TA CHỈ MUỐN AN TĨNH LÀM CẨU ĐẠO BÊN TRONG NGƯỜI

Tác giả: Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết

Thể loại: Tiêp Hiệp, Huyền Ảo, Sảng Văn

Nguồn: truyenyy.pro

—★—

DTV-EBOOK.COM

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo

.

☆ Mục Lục ☆

——— o O o ———

Chương 1: Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (1)

Chương 2: Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (2)

Chương 3: Một khóa ủy trị (1), online mất mạng

Chương 4: Một khóa ủy trị (1), online mất mạng

Chương 5: Ổn định đừng hoảng

Chương 6: Ổn định đừng hoảng

Chương 7: Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta

Chương 8: Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta

Chương 9: Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!

Chương 10: Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!

Chương 11: Lại có chuyện tốt như vậy?

Chương 12: Lại có chuyện tốt như vậy?

Chương 13: Lệ tiên tử

Chương 14: Lệ tiên tử

Chương 15: Cạm bẫy (1)

Chương 16: Cạm bẫy (2)

Chương 17: Hệ thống sẽ tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài

Chương 18: Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (1)

Chương 19: Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (2)

Chương 20: Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (1)

Chương 21: Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (2)

Chương 22: Có vài người khúm núm… (1)

Chương 23: Có vài người khúm núm… (2)

Chương 24: Huyền Cốt Lăng m Chu (1)

Chương 25: Huyền Cốt Lăng m Chu (1)

Chương 26: Dễ dàng như vậy

Chương 27: Ta có thể chất đặc thù!

Chương 28: Trọng Minh tông (1)

Chương 29: Trọng Minh tông (2)

Chương 30: Ngoài ý muốn (1)

Chương 31: Ngoài ý muốn (2)

Chương 32: Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (1)

Chương 33: Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (2)

Chương 34: Nói về việc tu dưỡng bản thân của Ma môn đệ tử

Chương 35: Dụng tâm hiểm ác (1)

Chương 36: Dụng tâm hiểm ác (2)

Chương 37: Tiểu tử này không thích hợp!

Chương 38: Lại được tặng miễn phí… (1)

Chương 39: Lại được tặng miễn phí… (2)

Chương 40: Ngươi đang dùng đao pháp gì? (1)

Chương 41: Ngươi đang dùng đao pháp gì? (2)

Chương 42: Hệ thống tặng quà lớn! (1)

Chương 43: Hệ thống tặng quà lớn! (2)

Chương 44: Không có tiền nửa bước khó đi!

Chương 45: Độc nhất là lòng dạ đàn bà (1)

Chương 46: Độc nhất là lòng dạ đàn bà (2)

Chương 47: m Thi Vân

Chương 48: Nhiệm vụ (1)

Chương 49: Nhiệm vụ (2)

Chương 50: Loa Sơn thành (1)

Chương 51: Loa Sơn thành (2)

Chương 52: Đoan Mộc thành chủ

Chương 53: Đình viện đáng sợ (1)

Chương 54: Đình viện đáng sợ (2)

Chương 55: Thời hạn mười ngày

Chương 56: Huyết Loa độn pháp (1)

Chương 57: Huyết Loa độn pháp (2)

Chương 58: Nghi ngờ

Chương 59: Ngươi muốn đi đâu?

Chương 60: Túi thơm (1)

Chương 61: Túi thơm (2)

Chương 62: Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (1)

Chương 63: Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (2)

Chương 64: Đợi lát nữa cho ngươi khen ngợi bốn sao!

Chương 65: Nhân Diện Chu (1)

Chương 66: Nhân Diện Chu (1)

Chương 67: Thiên địch?

Chương 68: Tụ hợp (1)

Chương 69: Tụ hợp (1)

Chương 70: Bất hòa

Chương 71: Không phụ tình thâm! (1)

Chương 72: Không phụ tình thâm! (2)

Chương 73: Đệ tử mới có thể có ý đồ xấu gì?

Chương 74: Người tốt bụng (1)

Chương 75: Người tốt bụng (2)

Chương 76: Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (1)

Chương 77: Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (2)

Chương 78: Sao lão tử có thể chịu cơn giận này…

Chương 79: Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (1)

Chương 80: Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (2)

Chương 81: Kẻ cầm đầu! (1)

Chương 82: Kẻ cầm đầu! (2)

Chương 83: Miêu Thành Dương

Chương 84: Tông môn xử phạt (1)

Chương 85: Tông môn xử phạt (2)

Chương 86: Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (1)

Chương 87: Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (2)

Chương 88: Một thân nhẹ nhõm

Chương 89: Phúc lợi Ma môn (1)

Chương 90: Phúc lợi Ma môn (2)

Chương 91: Luyện đan

Chương 92: Thất bại (1)

Chương 93: Thất bại (2)

Chương 94: Kim Tố Miên

Chương 95: Thối Cốt Đan thượng phẩm! (1)

Chương 96: Thối Cốt Đan thượng phẩm! (2)

Chương 97: Đại sư

Chương 98: Vụ Liễu lại đến (1)

Chương 99: Vụ Liễu lại đến (2)

Chương 100: Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp

Chương 101: Bại lộ (1)

Chương 102: Bại lộ (2)

Chương 103: Không phải cứ có tay là luyện đan được? (1)

Chương 104: Không phải cứ có tay là luyện đan được? (2)

Chương 105: Cho ngươi một tạo hóa!

Chương 106: Nhiệm vụ nội môn (1)

Chương 107: Nhiệm vụ nội môn (2)

Chương 108: Cảm Mộng lâm (1)

Chương 109: Cảm Mộng lâm (2)

Chương 110: Ác quỷ trong rừng

Chương 111: m Dương sái bồn (1)

Chương 112: m Dương sái bồn (2)

Chương 113: Cốt Sinh Hoa (1)

Chương 114: Cốt Sinh Hoa (2)

Chương 115: Hỏi tâm (1)

Chương 116: Hỏi tâm (2)

Chương 117: Tâm ma

Chương 118: Nạp Hỏa quyết (1)

Chương 119: Nạp Hỏa quyết (2)

Chương 120: Hàn Tủy Hỏa (1)

Chương 121: Hàn Tủy Hỏa (2)

Chương 122: Kỳ tài ngút trời!

Chương 123: Sư tỷ nhớ kỹ ngươi (1)

Chương 124: Sư tỷ nhớ kỹ ngươi (2)

Chương 125: Đuổi tới

Chương 126: U Minh Xá Nữ quan (1)

Chương 127: U Minh Xá Nữ quan (2)

Chương 128: Lương đình (1)

Chương 129: Lương đình (2)

Chương 130: Ta có kỹ xảo giữ mạng đặc biệt (1)

Chương 131: Ta có kỹ xảo giữ mạng đặc biệt (2)

Chương 132: u Dương Tiêm Mộng

Chương 133: Nước trà (1)

Chương 134: Nước trà (2)

Chương 135: Đồ tộc lệnh (1)

Chương 136: Đồ tộc lệnh (2)

Chương 137: n Đông Mông

Chương 138: Gian thương (1)

Chương 139: Gian thương (2)

Chương 140: Một mạch Thạch Kính

Chương 141: Lý Thực (1)

Chương 142: Lý Thực (2)

Chương 143: Vui buồn thất thường (1)

Chương 144: Vui buồn thất thường (2)

Chương 145: Chư Pháp các

Chương 146: Tin chết (1)

Chương 147: Tin chết (2)

Chương 148: Việc xen vào lúc luyện đan (1)

Chương 149: Việc xen vào lúc luyện đan (2)

Chương 150: Nhân tài

Chương 151: Chủng Ngọc Đan (1)

Chương 152: Chủng Ngọc Đan (2)

Chương 153: Tỷ muội

Chương 154: Hệ thống mả mẹ ngươi! (1)

Chương 155: Hệ thống mả mẹ ngươi! (2)

Chương 156: Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng chết… (1)

Chương 157: Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng chết… (2)

Chương 158: Khách quý

Chương 159: Bây giờ lão tử rời khỏi còn kịp không? (1)

Chương 160: Bây giờ lão tử rời khỏi còn kịp không? (2)

Chương 161: Huyết Khôi Kiệu

Chương 162: Cơ duyên Trúc Cơ (1)

Chương 163: Cơ duyên Trúc Cơ (2)

Chương 164: Hàn thị sơn trang

Chương 165: m Thủy Huyễn Liên đại trận (1)

Chương 166: m Thủy Huyễn Liên đại trận (2)

Chương 167: Xảy ra chuyện

Chương 168: Không thấy! (1)

Chương 169: Không thấy! (2)

Chương 170: Rút thăm

Chương 171: Tiền mãi lộ (1)

Chương 172: Tiền mãi lộ (2)

Chương 173: Từ đường Hàn thị

Chương 174: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp (1)

Chương 175: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp (2)

Chương 176: Kim Sí Xích Tuyến Ngô (1)

Chương 177: Kim Sí Xích Tuyến Ngô (2)

Chương 178: Liên tục xảy ra biến cố!

Chương 179: Diễn võ trường, giếng cổ (1)

Chương 180: Diễn võ trường, giếng cổ (2)

Chương 181: Nội chiến

Chương 182: Đạo lữ không trong khu phục vụ (1)

Chương 183: Đạo lữ không trong khu phục vụ (2)

Chương 184: Hệ thống hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!

Chương 185: Kẻ gian nhận lấy cái chết! (1)

Chương 186: Kẻ gian nhận lấy cái chết! (2)

Chương 187: Ăn nhịp với nhau

Chương 188: Tiến lùi không xong (1)

Chương 189: Tiến lùi không xong (2)

Chương 190: Câu tam đáp tứ(1)

Chương 191: Câu tam đáp tứ (2)

Chương 192: Bùi sư đệ trong sạch

Chương 193: Thật ra ta bị thương rất nặng (1)

Chương 194: Thật ra ta bị thương rất nặng (2)

Chương 195: Quản Tuyết Nhị

Chương 196: Đánh không lại thì chạy trốn (1)

Chương 197: Đánh không lại thì chạy trốn (2)

Chương 198: 【 Cấp Linh thuật 】

Chương 199: Dẫn đường (1)

Chương 200: Dẫn đường (2)

Chương 201: Chú Quỷ đạo cơ

Chương 202: Hàn Tư Cổ (1)

Chương 203: Hàn Tư Cổ (2)

Chương 204: Chủ nhân tốt nhất trên thế giới

Chương 205: Tình lữ phải chết! (1)

Chương 206: Tình lữ phải chết! (2)

Chương 207: Tụ hợp

Chương 208: Ta là luyện đan sư đệ nhất ngoại môn! (1)

Chương 209: Ta là luyện đan sư đệ nhất ngoại môn! (2)

Chương 210: Bảo khố Hàn thị

Chương 211: Vơ vét khiến ta vui vẻ (1)

Chương 212: Vơ vét khiến ta vui vẻ (2)

Chương 213: Không hết lòng gian

Chương 214: Luyện chế Trúc Cơ Đan (1)

Chương 215: Luyện chế Trúc Cơ Đan (2)

Chương 216: Huyết phu nhân

Chương 217: Ai là Chú Quỷ? (1)

Chương 218: Ai là Chú Quỷ? (2)

Chương 219: Tam kiếp chung độ

Chương 220: 【 Khô Tâm thuật 】 (1)

Chương 221: 【 Khô Tâm thuật 】 (2)

Chương 222: Bùi Lăng chết rồi?

Chương 223: Bùi Lăng chết rồi? (2)

Chương 224: Sao ngươi cũng có thể đi ra?

Chương 225: Bùi sư đệ, ta thật vất vả mời tìm được ngươi! (1)

Chương 226: Bùi sư đệ, ta thật vất vả mời tìm được ngươi! (2)

Chương 227: Trận chiến cuối cùng

Chương 228: Trận phá (1)

Chương 229: Trận phá (2)

Chương 230: Kiếm tu chi tâm

Chương 231: Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi! (1)

Chương 232: Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi! (2)

Chương 233: Một sợi tóc đen, một kích sau lưng

Chương 234: Thu hoạch lớn! (1)

Chương 235: Thu hoạch lớn! (2)

Chương 236: Ngươi đang dạy ta cách lấy lòng chủ nhân ngươi? (1)

Chương 237: Ngươi đang dạy ta cách lấy lòng chủ nhân ngươi? (2)

Chương 238: Cũng may lão tử phản ứng nhanh!

Chương 239: Đi ra ngoài lăn lộn luôn phải trả giá…

Chương 240: Kiểm kê thu hoạch (1)

Chương 241: Kiểm kê thu hoạch (2)

Chương 242: Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở thành nữ nhân của Bùi Lăng? (1)

Chương 243: Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở thành nữ nhân của Bùi Lăng? (2)

Chương 244: Đôi chân dài của Lệ tiên tử

Chương 245: Bàn về cách sử dụng hệ thống chính xác (1)

Chương 246: Bàn về cách sử dụng hệ thống chính xác (2)

Chương 247: Thi Đấu Ngoại Môn

Chương 248: Đặt cược (1)

Chương 249: Đặt cược (2)

Chương 250: Một đao

Chương 251: Đi sang bên cạnh nói chuyện… (1)

Chương 252: Đi sang bên cạnh nói chuyện… (2)

Chương 253: Không nói võ đức

Chương 254: Linh thạch cũng là một loại thủ đoạn! (1)

Chương 255: Linh thạch cũng là một loại thủ đoạn! (2)

Chương 256: Lý Bình trưởng lão (1)

Chương 257: Lý Bình trưởng lão (2)

Chương 258: Toàn quân bị diệt?

Chương 259: Tự định chung thân… (1)

Chương 260: Tự định chung thân… (2)

Chương 261: Liên tục có khách không mời mà đến

Chương 262: Tỷ thí luyện đan! (1)

Chương 263: Tỷ thí luyện đan! (2)

Chương 264: Hệ thống đang giải trừ chiếm dụng cho ngài

Chương 265: Tuyển chọn Nam Vực (1)

Chương 266: Tuyển chọn Nam Vực (2)

Chương 267: Dần truyền ra tiếng ác

Chương 268: Chiến tích hiển hách (1)

Chương 269: Chiến tích hiển hách (2)

Chương 270: Chư phong Nam Vực

Chương 271: Bắt đầu tuyển chọn (1)

Chương 272: Bắt đầu tuyển chọn (2)

Chương 273: Tranh đồng cầu

Chương 274: Oan gia ngõ hẹp (1)

Chương 275: Oan gia ngõ hẹp (2)

Chương 276: Thủ lôi đài (1)

Chương 277: Thủ lôi đài (2)

Chương 278: Không ai có thể ngăn cản một đao!

Chương 279: Đi gặp Lệ chân truyền (1)

Chương 280: Đi gặp Lệ chân truyền (2)

Chương 281: Kính xin sư huynh nói đỡ giúp ta nhiều hơn

Chương 282: Ngươi muốn cái gì? (1)

Chương 283: Ngươi muốn cái gì? (2)

Chương 284: Đưa Kim Tố Miên tới

Chương 285: Phách Đao, Huyết Đao (1)

Chương 286: Phách Đao, Huyết Đao (2)

Chương 287: Bị lừa!

Chương 288: Liên tiếp thua (1)

Chương 289: Liên tiếp thua (2)

Chương 290: Vực Chủ Nam Vực

Chương 291: Thiên hạ đại thế (1)

Chương 292: Thiên hạ đại thế (2)

Chương 293: Danh sách tuyển chọn (1)

Chương 294: Danh sách tuyển chọn (2)

Chương 295: Bùi sư huynh, mời uống trà!

Chương 296: Trả mạng cho đệ tử vực ta!!! (1)

Chương 297: Trả mạng cho đệ tử vực ta!!! (2)

Chương 298: Kính Trung Thiên!

Chương 299: Địa Đạo Trúc Cơ! (1)

Chương 300: Địa Đạo Trúc Cơ! (2)

Chương 301: Lư Huyền (1)

Chương 302: Lư Huyền (2)

Chương 303: Phách Đao, mãi tiến không lui

Chương 304: Danh chấn ngoại môn

Chương 305: Danh chấn ngoại môn

Chương 306: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại

Chương 307: Nguyện làm chó săn trong môn hạ của sư huynh (1)

Chương 308: Nguyện làm chó săn trong môn hạ của sư huynh (2)

Chương 309: Ma tính sâu nặng

Chương 310: Bích Tinh Huyết Lang (1)

Chương 311: Bích Tinh Huyết Lang (2)

Chương 312: Ác chiến Lang Vương!

Chương 313: Quy tắc trò chơi (1)

Chương 314: Quy tắc trò chơi (2)

Chương 315: Chắc chắn người này có ý đồ khó lường!

Chương 316: Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán? (1)

Chương 317: Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán? (2)

Chương 318: Quỷ Diện Đào Hoa Yêu

Chương 319: Tính tình tàn bạo, có thù tất báo (1)

Chương 320: Tính tình tàn bạo, có thù tất báo (2)

Chương 321: Chi Tuyết quả (1)

Chương 322: Chi Tuyết quả (2)

Chương 323: Chiếm trước tiên cơ! (1)

Chương 324: Chiếm trước tiên cơ! (2)

Chương 325: Hệ thống chúng ta, tiếc gì một trận! (1)

Chương 326: Hệ thống chúng ta, tiếc gì một trận! (2)

Chương 327: Mượn đồ dùng một lát, tha cho ngươi khỏi chết

Chương 328: Hậu họa vô tận

Chương 329: Hậu họa vô tận (2)

Chương 330: Ta muốn tất cả!

Chương 331: 【 Bạo Linh thuật 】 !

Chương 332: 【 Bạo Linh thuật 】 ! (2)

Chương 333: Ngự yêu huyết khế

Chương 334: Cá mè một lứa

Chương 335: Cá mè một lứa (2)

Chương 336: Chúng ta phải noi theo Lư sư huynh!

Chương 337: Cho ngươi một cơ hội! (1)

Chương 338: Cho ngươi một cơ hội! (2)

Chương 339: Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ

Chương 340: Thanh Yếu Hồ Yêu

Chương 341: Thanh Yếu Hồ Yêu (2)

Chương 342: Chúng ta nguyện tiến cử bản thân

Chương 343: Hệ thống vs Hồ Yêu (1)

Chương 344: Hệ thống vs Hồ Yêu (2)

Chương 345: Lang Vương nổi giận!

Chương 346: Bốn khu vực nguy hiểm (1)

Chương 347: Bốn khu vực nguy hiểm (2)

Chương 348: Cẩu chủ nhân đi tìm chết! (1)

Chương 349: Cẩu chủ nhân đi tìm chết! (2)

Chương 350: Gặp mặt dập đầu năm trăm cái trước (1)

Chương 351: Gặp mặt dập đầu năm trăm cái trước (2)

Chương 352: Oan gia ngõ hẹp! (1)

Chương 353: Oan gia ngõ hẹp! (2)

Chương 354: Chắc chắn đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn… (1)

Chương 355: Chắc chắn đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn… (2)

Chương 356: Địa Đạo Trúc Cơ

Chương 357: Lư Huyền bị giết!

Chương 358: Đồng loại của Cẩu chủ nhân thật vô dụng! (1)

Chương 359: Đồng loại của Cẩu chủ nhân thật vô dụng! (2)

Chương 360: Kẻ này có phong thái của tổ sư khai phái năm đó (1)

Chương 361: Kẻ này có phong thái của tổ sư khai phái năm đó (2)

Chương 362: Ma tử trời sinh

Chương 363: Chỉ là huyễn tượng, không cần phải nói! (1)

Chương 364: Chỉ là huyễn tượng, không cần phải nói! (2)

Chương 365: Nghiệt súc, lại dám dùng huyễn thuật với ta! (1)

Chương 366: Nghiệt súc, lại dám dùng huyễn thuật với ta! (2)

Chương 367: Mười tộc nâng khay, quỳ chúc tân huyết

Chương 368: Ta chọn Lệ chân truyền! (1)

Chương 369: Ta chọn Lệ chân truyền! (2)

Chương 370: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp

Chương 371: Tranh đấu ở Vạn Hủy hải (1)

Chương 372: Tranh đấu ở Vạn Hủy hải (2)

Chương 373: Vào nội môn (1)

Chương 374: Vào nội môn (2)

Chương 375: Dung Linh chi vật

Chương 376: Mẫu từ nữ hiếu (1)

Chương 377: Mẫu từ nữ hiếu (2)

Chương 378: Kim gia ta dùng sắc đẹp mở đường!

Chương 379: Nhiệm vụ kiểm tra của nội môn (1)

Chương 380: Nhiệm vụ kiểm tra của nội môn (2)

Chương 381: Xinh đẹp nổi bật

Chương 382: Đúc đao (1)

Chương 383: Đúc đao (2)

Chương 384: Bùi gia lấy lòng

Chương 385: Mạch nước ngầm (1)

Chương 386: Mạch nước ngầm (2)

Chương 387: Một đao chín hồn

Chương 388: Trở về Bùi gia

Chương 389: Trở về Bùi gia

Chương 390: Đại chiến chân truyền!

Chương 391: Nghị hội gia tộc (1)

Chương 392: Nghị hội gia tộc (2)

Chương 393: Đợi đã lâu (1)

Chương 394: Đợi đã lâu (2)

Chương 395: m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận

Chương 396: Bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ! (1)

Chương 397: Bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ! (2)

Chương 398: Thất Sát trấn mệnh (1)

Chương 399: Thất Sát trấn mệnh (2)

Chương 400: Bản Mệnh kiếp

Chương 401: Chú Quỷ ra đời! (1)

Chương 402: Chú Quỷ ra đời! (2)

Chương 403: Tầm Huyết Tố Thân chi pháp (1)

Chương 404: Tầm Huyết Tố Thân chi pháp (2)

Chương 405: Toàn thành chú biến

Chương 406: Một trận tạo hóa!

Chương 407: Một trận tạo hóa! (2)

Chương 408: Ta là Chú Quỷ!

Chương 409: Cửu Phách Ma Đao (1)

Chương 410: Cửu Phách Ma Đao (2)

Chương 411: Nhân Quỷ tranh đạo!

Chương 412: Ta có hai kế… (1)

Chương 413: Ta có hai kế… (2)

Chương 414: Khi nào ra tay?

Chương 415: Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào ta! (1)

Chương 416: Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào ta! (2)

Chương 417: Miễn phí tặng một Chú Quỷ

Chương 418: Mất hết tính người (1)

Chương 419: Mất hết tính người (2)

Chương 420: Hệ thống tiếp tục tặng cho ngài…

Chương 421: Dám cướp chủ nhân với ta! (1)

Chương 422: Dám cướp chủ nhân với ta! (2)

Chương 423: Đao đến!

Chương 424: Ta thắng! (1)

Chương 425: Ta thắng! (2)

Chương 426: Ba loại thần thông (1)

Chương 427: Ba loại thần thông (2)

Chương 428: Thiên Đạo Trúc Cơ!

Chương 429: Từ hôm nay nhân gian không còn bạn cũ, trong lòng chỉ còn hướng đạo (1)

Chương 430: Từ hôm nay nhân gian không còn bạn cũ, trong lòng chỉ còn hướng đạo (2)

Chương 431: Chúng ta đi đồ thành đi!

Chương 432: Sư tỷ chắc chắn đòi lại công bằng cho ngươi! (1)

Chương 433: Sư tỷ chắc chắn đòi lại công bằng cho ngươi! (2)

Chương 434: Nhờ sư đệ nói tốt giúp ta nhiều hơn…

Chương 435: 【 Huyết Sát đao phách 】 (1)

Chương 436: 【 Huyết Sát đao phách 】 (2)

Chương 437: Nhiệm vụ nội môn

Chương 438: Quá bảo thủ, kém cỏi! (1)

Chương 439: Quá bảo thủ, kém cỏi! (2)

Chương 440: Có thể sờ không?

Chương 441: Hành Lô phường thị (1)

Chương 442: Hành Lô phường thị (2)

Chương 443: Kiểm tra hàng hóa

Chương 444: Thiên Sinh giáo

Chương 445: Thiên Sinh giáo (2)

Chương 446: Bị tập kích

Chương 447: Ý trời ở ta (1)

Chương 448: Ý trời ở ta (2)

Chương 449: Đệ tử Ma môn

Chương 450: Một kích quyết tử (1)

Chương 451: Một kích quyết tử (2)

Chương 452: Một bí mật

Chương 453: Trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất (1)

Chương 454: Trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất (2)

Chương 455: Phát tài

Chương 456: Để lộ hành tung (1)

Chương 457: Để lộ hành tung (2)

Chương 458: Đi ngược về

Chương 459: Đây là may mắn của Mai thị ta!

Chương 460: Đây là may mắn của Mai thị ta!

Chương 461: Hệ thống tu chân trí năng 2.0 (1)

Chương 462: Hệ thống tu chân trí năng 2.0 (2)

Chương 463: Lấy giả làm thật

Chương 464: Thăng cấp đại đảo ngược!

Chương 465: Thăng cấp đại đảo ngược! (2)

Chương 466: Tu vi tiến nhanh

Chương 467: Muốn chết chủ nhân (1)

Chương 468: Muốn chết chủ nhân (2)

Chương 469: Hoàn thành nhiệm vụ

Chương 470: Chờ đợi đã lâu (1)

Chương 471: Chờ đợi đã lâu (2)

Chương 472: Vô cùng tức giận (1)

Chương 473: Vô cùng tức giận (2)

Chương 474: Thực lực không đủ, trang bị bù vào

Chương 475: Mai lão gia chủ (1)

Chương 476: Mai lão gia chủ (2)

Chương 477: Một ngón tay, một đao!

Chương 478: Thắng! (1)

Chương 479: Thắng! (2)

Chương 480: Hoàn thành nhiệm vụ!

Chương 481: Người đồ thành là Bùi Lăng! (1)

Chương 482: Người đồ thành là Bùi Lăng! (1)

Chương 483: Lại là Bùi Lăng, lại là diệt tộc!

Chương 484: Hai lớp bảo vệ

Chương 485: Hai lớp bảo vệ

Chương 486: Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô

Chương 487: Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô (2)

Chương 488: Lỗ mãng đến tận chân trời

Chương 489: Vô cùng nhục nhã! (1)

Chương 490: Vô cùng nhục nhã! (2)

Chương 491: Trên đời chỉ có sư tỷ tốt nhất!

Chương 492: Việc Ngưng Anh (1)

Chương 493: Việc Ngưng Anh (2)

Chương 494: Tranh giành Thánh Tử

Chương 495: Kim Đan đại đạo (1)

Chương 496: Kim Đan đại đạo (2)

Chương 497: Một việc “quỷ dị” (1)

Chương 498: Một việc “quỷ dị” (2)

Chương 499: Nam hài tử nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!

Chương 500: Lại là sư tỷ? (1)

Chương 501: Lại là sư tỷ? (2)

Chương 502: Bồi bổ thân thể

Chương 503: Một lần nữa (1)

Chương 504: Một lần nữa (2)

Chương 505: Mười ngày mười đêm

Chương 506: Quá kích thích (1)

Chương 507: Quá kích thích (2)

Chương 508: Muốn làm gì thì làm

Chương 509: Nguyên Anh kiếp (1)

Chương 510: Nguyên Anh kiếp (2)

Chương 511: Vị trí Thánh Nữ đã vào trong túi!

Chương 512: Bồng Doanh quan (1)

Chương 513: Bồng Doanh quan (2)

Chương 514: Cơn mưa kỳ quái (1)

Chương 515: Cơn mưa kỳ quái (2)

Chương 516: Tà ma?

Chương 517: Ra tay (1)

Chương 518: Ra tay (2)

Chương 519: Thiếu một người (1)

Chương 520: Thiếu một người (2)

Chương 521: Không có Lam Kha thành?

Chương 522: Có thể giúp đỡ lẫn nhau… (1)

Chương 523: Có thể giúp đỡ lẫn nhau… (2)

Chương 524: Đèn lồng

Chương 525: Quy tắc (1)

Chương 526: Quy tắc (2)

Chương 527: Một đao trấn áp Kết Đan! (1)

Chương 528: Một đao trấn áp Kết Đan! (2)

Chương 529: Hóa ra là Ma tử!

Chương 530: Lệ Yến Lăng (1)

Chương 531: Lệ Yến Lăng (2)

Chương 532: Mười năm trước

Chương 533: Xà Yêu hóa hình (1)

Chương 534: Xà Yêu hóa hình (2)

Chương 535: Tìm được! (1)

Chương 536: Tìm được! (2)

Chương 537: Đây không phải ngày đầu tiên!

Chương 538: Tiếng bước chân (1)

Chương 539: Tiếng bước chân (2)

Chương 540: Ký ức tái hiện (1)

Chương 541: Ký ức tái hiện (2)

Chương 542: Chỉ có ta bình thường!

Chương 543: Lần sau tặng gấp ba

Chương 544: Mời (1)

Chương 545: Mời (2)

Chương 546: Chuyện cũ Kế gia

Chương 547: Vác Kế Sương Nhi đi (1)

Chương 548: Vác Kế Sương Nhi đi (2)

Chương 549: Luyện hóa

Chương 550: Trảm Kết Đan (1)

Chương 551: Trảm Kết Đan (2)

Chương 552: Tiếng nhấm nuốt

Chương 553: Đến hậu điện! (1)

Chương 554: Đến hậu điện! (2)

Chương 555: Đạo lữ mới?

Chương 556: Kiểm tra tâm tính của hắn (1)

Chương 557: Kiểm tra tâm tính của hắn (2)

Chương 558: Ba thế lực vây xem

Chương 559: Chu Diệu Ly! (1)

Chương 560: Chu Diệu Ly! (2)

Chương 561: Lão tổ Lệ thị (1)

Chương 562: Lão tổ Lệ thị (2)

Chương 563: Ta hôn mê (1)

Chương 564: Ta hôn mê (2)

Chương 565: Tộc ta không có người này

Chương 566: Nhập thổ vi an (1)

Chương 567: Nhập thổ vi an (2)

Chương 568: Khi nào tổ chức lễ đính hôn?

Chương 569: Khi nào tổ chức lễ đính hôn? (2)

Chương 570: Thiếu da hồ ly làm đệm

Chương 571: Hối hôn? (1)

Chương 572: Hối hôn? (2)

Chương 573: Sinh tử lôi đài

Chương 574: Không cho phép lui, lên lôi đài! (1)

Chương 575: Không cho phép lui, lên lôi đài! (2)

Chương 576: Huynh đệ đoàn tụ (1)

Chương 577: Huynh đệ đoàn tụ (2)

Chương 578: Tặng miễn phí Kim Đan (1)

Chương 579: Tặng miễn phí Kim Đan (2)

Chương 580: Người của Kim gia tới

Chương 581: Đại lễ của Lệ thị! (1)

Chương 582: Đại lễ của Lệ thị! (2)

Chương 583: Không lấy chồng! (1)

Chương 584: Không lấy chồng! (2)

Chương 585: Ba bộ nữ thi

Chương 586: Hồ sơ Lệ thị (1)

Chương 587: Hồ sơ Lệ thị (2)

Chương 588: Mộ phần lẻ loi trong rừng

Chương 589: Sư tỷ triệu kiến (1)

Chương 590: Sư tỷ triệu kiến (2)

Chương 591: Trong ao sen…

Chương 592: Chung lâm mộc cùng vui (1)

Chương 593: Chung lâm mộc cùng vui (2)

Chương 594: Thiếu một nước cờ, có chơi có chịu

Chương 595: Lặng yên rời tông (1)

Chương 596: Lặng yên rời tông (2)

Chương 597: Vạn Hủy hải

Chương 598: Nữ tu Kết Đan (1)

Chương 599: Nữ tu Kết Đan (2)

Chương 600: Dung “Pháp”

Chương 601: Sư tỷ đi đâu

Chương 602: Ma đầu nhận lấy cái chết (1)

Chương 603: Ma đầu nhận lấy cái chết (2)

Chương 604: Lãng quên kỹ năng (1)

Chương 605: Lãng quên kỹ năng (2)

Chương 606: Tác dụng phụ của "Pháp"

Chương 607: Tác phong Ma môn! (1)

Chương 608: Tác phong Ma môn! (2)

Chương 609: Lưu Lam hoàng triều (1)

Chương 610: Lưu Lam hoàng triều (2)

Chương 611: Thiền Lâu

Chương 612: Truy binh đến (1)

Chương 613: Truy binh đến (2)

Chương 614: Che giấu thiên cơ (1)

Chương 615: Che giấu thiên cơ (2)

Chương 616: Phải làm thế nào với nữ thi?

Chương 617: Trên có già, dưới có trẻ… (1)

Chương 618: Trên có già, dưới có trẻ… (2)

Chương 619: Tiểu tử này cũng có vấn đề! (1)

Chương 620: Tiểu tử này cũng có vấn đề! (2)

Chương 621: Đại đan sư thần bí

Chương 622: Tín vật của Tô Chấn Thiên (1)

Chương 623: Tín vật của Tô Chấn Thiên (2)

Chương 624: Cầu hiền như khát

Chương 625: Bùi Lăng rất hài lòng! (1)

Chương 626: Bùi Lăng rất hài lòng! (2)

Chương 627: Công pháp chính đạo

Chương 628: Bắt đầu đại điển Thánh Nữ (1)

Chương 629: Bắt đầu đại điển Thánh Nữ (2)

Chương 630: Vạn Tộc Huyết Thê (1)

Chương 631: Vạn Tộc Huyết Thê (2)

Chương 632: Ba tông khiêu chiến

Chương 633: Các ngươi cùng lên! (1)

Chương 634: Các ngươi cùng lên! (2)

Chương 635: Chính vị Thánh Nữ (1)

Chương 636: Chính vị Thánh Nữ (2)

Chương 637: Chúng bạn xa lánh

Chương 638: Cừ thành hoàng triều (1)

Chương 639: Cừ thành hoàng triều (2)

Chương 640: Chuẩn bị trước tuyển chọn

Chương 641: Bách Công nha (1)

Chương 642: Bách Công nha (2)

Chương 643: Kiểm tra (1)

Chương 644: Kiểm tra (2)

Chương 645: Ra trận

Chương 646: Xuân Nhật Hủy Tước Lô (1)

Chương 647: Xuân Nhật Hủy Tước Lô (2)

Chương 648: Thiên tài đan đạo (1)

Chương 649: Thiên tài đan đạo (2)

Chương 650: Cuối cùng có thể bắt đầu!

Chương 651: Kỹ nghệ kinh động toàn trường (1)

Chương 652: Kỹ nghệ kinh động toàn trường (2)

Chương 653: Xin các hạ chỉ dạy?

Chương 654: Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển (1)

Chương 655: Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển (2)

Chương 656: 【 Tước Diễm pháp 】 (1)

Chương 657: 【 Tước Diễm pháp 】 (2)

Chương 658: Kỳ tài ngút trời

Chương 659: Chắc chắn lần này không có sơ hở nào! (1)

Chương 660: Chắc chắn lần này không có sơ hở nào! (2)

Chương 661: Thành chủ phu nhân (1)

Chương 662: Thành chủ phu nhân (2)

Chương 663: Vẫn là công pháp chính đạo tốt hơn…

Chương 664: Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp không? (1)

Chương 665: Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp không? (2)

Chương 666: Tắm nước nóng (1)

Chương 667: Tắm nước nóng (2)

Chương 668: Ma tu làm ác có liên quan gì đến Vương Cao ta?

Chương 669: Lệnh truy nã (1)

Chương 670: Lệnh truy nã (2)

Chương 671: Thiếp thân gặp qua Vương Cao đại sư (1)

Chương 672: Thiếp thân gặp qua Vương Cao đại sư (2)

Chương 673: Ma đầu đáng chém!

Chương 674: Luyện chế Hóa Hình Đan (1)

Chương 675: Luyện chế Hóa Hình Đan (2)

Chương 676: Thế giới đại sư (1)

Chương 677: Thế giới đại sư (2)

Chương 678: 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】

Chương 679: Đại sư đúng là thánh nhân tái thế! (1)

Chương 680: Đại sư đúng là thánh nhân tái thế! (2)

Chương 681: Mi Dương thành

Chương 682: Báo danh thi quận (1)

Chương 683: Báo danh thi quận (2)

Chương 684: Phụ tử? (1)

Chương 685: Phụ tử? (2)

Chương 686: Hội giao dịch đan sư (1)

Chương 687: Hội giao dịch đan sư (2)

Chương 688: Cát Viên

Chương 689: Tục Cốt Đan (1)

Chương 690: Tục Cốt Đan (2)

Chương 691: Tàn phương cũng có thể thu nhận sử dụng? (1)

Chương 692: Tàn phương cũng có thể thu nhận sử dụng? (2)

Chương 693: Giả!

Chương 694: Thu mua rất nhiều đan phương (1)

Chương 695: Thu mua rất nhiều đan phương (2)

Chương 696: 【 Khước Tử Nghịch Mệnh Đan 】

Chương 697: Để hắn chiếm chút lợi ích… (1)

Chương 698: Để hắn chiếm chút lợi ích… (2)

Chương 699: Thua thiệt đến bối rối (1)

Chương 700: Thua thiệt đến bối rối (2)

Chương 701: Chọn một luyện đan sư

Chương 702: Lò luyện đan lục phẩm? (1)

Chương 703: Lò luyện đan lục phẩm? (2)

Chương 704: Người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ (1)

Chương 705: Người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ (2)

Chương 706: Thợ săn cấp cao…

Chương 707: Bế quan luyện đan (1)

Chương 708: Bế quan luyện đan (2)

Chương 709: Là ai vu oan giá họa cho ta?!

Chương 710: Phải tìm đan sư chân chính! (1)

Chương 711: Phải tìm đan sư chân chính! (2)

Chương 712: Uy hiếp Vương Cao? (1)

Chương 713: Uy hiếp Vương Cao? (2)

Chương 714: Kiếm không một khoản

Chương 715: Lại đến lúc đi săn

Chương 716: Tạ Sưởng trúng tuyển (1)

Chương 717: Tạ Sưởng trúng tuyển (2)

Chương 718: Chỉ có Vương Cao… (1)

Chương 719: Chỉ có Vương Cao… (2)

Chương 720: Lại mất tích!

Chương 721: Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? (1)

Chương 722: Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? (2)

Chương 723: Hóa ra luyện đan cũng có đường tắt?

Chương 724: Ngươi và ta liên thủ (1)

Chương 725: Ngươi và ta liên thủ (2)

Chương 726: 【 Vô Danh công pháp 】 là gì?

Chương 727: Quả nhiên, chỉ dựa vào độc đan không được… (1)

Chương 728: Quả nhiên, chỉ dựa vào độc đan không được… (2)

Chương 729: Luyện đan thật sự quá đơn giản!

Chương 730: Lò luyện đan thất phẩm (1)

Chương 731: Lò luyện đan thất phẩm (2)

Chương 732: Bắt đầu thi quận

Chương 733: Sờ xương, nghiệm hồn (1)

Chương 734: Sờ xương, nghiệm hồn (2)

Chương 735: Đề thi quân

Chương 736: Chu Diệu Ly xuất hiện (1)

Chương 737: Chu Diệu Ly xuất hiện (2)

Chương 738: Kết thúc thi quận

Chương 739: Bán rẻ cho ngươi (1)

Chương 740: Bán rẻ cho ngươi (2)

Chương 741: Đến đế đô

Chương 742: Nam Kha Mộng Hỏa (1)

Chương 743: Nam Kha Mộng Hỏa (2)

Chương 744: Thập Cửu hoàng tử (1)

Chương 745: Thập Cửu hoàng tử (2)

Chương 746: Có cao kiến gì?

Chương 747: Ngươi cũng là người xuyên không? (1)

Chương 748: Ngươi cũng là người xuyên không? (2)

Chương 749: Hoàng triều dương mưu (1)

Chương 750: Hoàng triều dương mưu (2)

Chương 751: Mưu đồ Dược Tiên Nữ

Chương 752: Đan lâu, Bách Dược trang (1)

Chương 753: Đan lâu, Bách Dược trang (2)

Chương 754: Dược liệu cần thiết

Chương 755: Bổ sung tàn phương (1)

Chương 756: Bổ sung tàn phương (2)

Chương 757: Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan

Chương 758: Lần sau lại đi chỉ điểm Vương Cao (1)

Chương 759: Lần sau lại đi chỉ điểm Vương Cao (2)

Chương 760: Sao có thể?

Chương 761: Tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" (1)

Chương 762: Tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" (2)

Chương 763: Kiểm tra bản tâm

Chương 764: Kết thúc thi đình (1)

Chương 765: Kết thúc thi đình (2)

Chương 766: Dược Tiên Nữ

Chương 767: Bắt đầu ra tay! (1)

Chương 768: Bắt đầu ra tay! (2)

Chương 769: Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan

Chương 770: Bắt đầu luyện đan (1)

Chương 771: Bắt đầu luyện đan (2)

Chương 772: Sao độc đan lại không phát tác?

Chương 773: Mộc Tinh thủ vệ (1)

Chương 774: Mộc Tinh thủ vệ (2)

Chương 775: Địa Hỏa cốc (1)

Chương 776: Địa Hỏa cốc (2)

Chương 777: Luyện Dược Tiên Nữ

Chương 778: Đây là cứu rỗi (1)

Chương 779: Đây là cứu rỗi (2)

Chương 780: Ma diễm ngập trời

Chương 781: "Tiểu Tự Tại Thiên" biến đổi (1)

Chương 782: "Tiểu Tự Tại Thiên" biến đổi (2)

Chương 783: Không thể ra tay!

Chương 784: Bộ mặt thật của chính đạo! (1)

Chương 785: Bộ mặt thật của chính đạo! (2)

Chương 786: Tranh đoạt "Dược Tiên Nữ"

Chương 787: Liều chết chiến một trận! (1)

Chương 788: Liều chết chiến một trận! (2)

Chương 789: Không cần thay đổi vật liệu

Chương 790: Bàn tay bạch cốt (1)

Chương 791: Bàn tay bạch cốt (2)

Chương 792: Tất cả đều là kế hoạch của Vô Thủy sơn trang!

Chương 793: Được cứu vớt (1)

Chương 794: Được cứu vớt (2)

Chương 795: Đệ tử Chu Diệu Ly, may mắn không làm nhục sứ mệnh!

Chương 796: Đệ tử Chu Diệu Ly, may mắn không làm nhục sứ mệnh!

Chương 797: Ngươi muốn dùng ta luyện đan?

Chương 798: Còn có chuyện tốt này??

Chương 799: Còn có chuyện tốt này??

Chương 800: Sau trận chiến

Chương 801: Tiên nữ sư tôn

Chương 802: Tiên nữ sư tôn

Chương 803: Bắt đầu Kết Đan

Chương 804: Bàn cờ lại xuất hiện!

Chương 805: Bàn cờ lại xuất hiện!

Chương 806: Vừa nhìn qua đại đạo

Chương 807: Kim Đan nhất phẩm

Chương 808: Kim Đan nhất phẩm

Chương 809: Độc này khó giải!

Chương 810: Rời khỏi hoàng triều

Chương 811: Rời khỏi hoàng triều

Chương 812: Hạng nhất

Chương 813: 【 Oán Yểm thần thông 】

Chương 814: 【 Oán Yểm thần thông 】

Chương 815: Lệ thị đến tìm

Chương 816: Lệ thị đến tìm

Chương 817: Tư chất Thánh Tử

Chương 818: Tư chất Thánh Tử

Chương 819: Chuẩn bị lễ vật

Chương 820: Hệ thống trí năng 3.0

Chương 821: Phệ Hồn quật

Chương 822: Phệ Hồn quật

Chương 823: Trâm phượng gõ gối tiếng ngọc tròn

Chương 824: Lại là ngoại kiếp

Chương 825: Lại là ngoại kiếp

Chương 826: Thiên Thương Lệ

Chương 827: Tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】

Chương 828: Tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】

Chương 829: Không sao, không đánh giá nữa!

Chương 830: Yêu sủng cũng muốn ăn bám…

Chương 831: Yêu sủng cũng muốn ăn bám…

Chương 832: Trịnh Kinh Sơn

Chương 833: Đề kiểm tra đan đạo

Chương 834: Đề kiểm tra đan đạo

Chương 835: Từng là chủ tớ

Chương 836: Bùi Lăng thật sự đáng hận!

Chương 837: Bùi Lăng thật sự đáng hận!

Chương 838: Đây là bất ngờ sao?

Chương 839: 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】

Chương 840: 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】

Chương 841: Đây là Ma môn!

Chương 842: Chân lý duy nhất

Chương 843: Chân lý duy nhất

Chương 844: Ngàn cân treo sợi tóc

Chương 845: Thi hài Đồ Tể

Chương 846: Thi hài Đồ Tể

Chương 847: Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh

Chương 848: Huyết Khung, Hồn Hải, Cốt Sơn

Chương 849: Huyết Khung, Hồn Hải, Cốt Sơn

Chương 850: Toàn lực chiến một trận

Chương 851: Xin sư huynh giúp một chút

Chương 852: Xin sư huynh giúp một chút

Chương 853: Cách chính xác để sử dụng thần thông

Chương 854: Cốt Tịch Sơn

Chương 855: Cốt Tịch Sơn

Chương 856: Xông ra Cuồng Huyết Cảnh

Chương 857: Hệ thống nhận trước

Chương 858: Hệ thống nhận trước

Chương 859: Vực Chủ hứa hẹn

Chương 860: Mưu đồ Chu Diệu Ly

Chương 861: Mưu đồ Chu Diệu Ly

Chương 862: "Đến Vạn Hủy hải."

Chương 863: "Hoan Hỉ các"

Chương 864: "Hoan Hỉ các"

Chương 865: Tình hình tiệm thuốc

Chương 866: Ta đã gặp Dược Tiên Nữ

Chương 867: Ta đã gặp Dược Tiên Nữ

Chương 868: Một bàn cờ thật lớn!

Chương 869: Một chút hy vọng sống

Chương 870: Một chút hy vọng sống

Chương 871: Khang Thiếu Dận

Chương 872: Thánh tông làm việc

Chương 873: Thánh tông làm việc

Chương 874: Cơ duyên U Tố mộ

Chương 875: Thiên ý coi trọng

Chương 876: Thiên ý coi trọng

Chương 877: Bản vẽ pháp y

Chương 878: Bản vẽ pháp y

Chương 879: Phù đảo lại xuất hiện

Chương 880: Giết đi để tránh tai họa về sau

Chương 881: Giết đi để tránh tai họa về sau

Chương 882: Thay vào đó

Chương 883: Tiếp nhận tài nguyên và lô đỉnh

Chương 884: Tiếp nhận tài nguyên và lô đỉnh

Chương 885: Cơ duyên lớn?

Chương 886: Cơ duyên lớn?

Chương 887: Lời kêu gọi thần bí

Chương 888: Cấm chế biến mất

Chương 889: Cấm chế biến mất

Chương 890: Vào đảo

Chương 891: Hồn phi phách tán

Chương 892: Hồn phi phách tán

Chương 893: Nguyền rủa

Chương 894: Tứ lão Tiêu thị

Chương 895: Tứ lão Tiêu thị

Chương 896: Cái gọi là cơ duyên

Chương 897: Cái gọi là cơ duyên

Chương 898: Bốn mạng

Chương 899: Chín môn phái lớn đều tới!

Chương 900: Chín môn phái lớn đều tới!

Chương 901: Hai thôn làng

Chương 902: Hai thôn làng

Chương 903: Đám cưới và đám tang

Chương 904: Quy củ trong thôn

Chương 905: Quy củ trong thôn

Chương 906: Đừng nói to làm ồn ào

Chương 907: Một bài đồng dao

Chương 908: Một bài đồng dao

Chương 909: Giấc mơ

Chương 910: Thôn trưởng Tử thôn

Chương 911: Thôn trưởng Tử thôn

Chương 912: Cá mù, Khốc Tang bà

Chương 913: Điều cấm kỵ trong thôn

Chương 914: Điều cấm kỵ trong thôn

Chương 915: Đừng xông vào nhà trống

Chương 916: Đừng xông vào nhà trống

Chương 917: Đoàn diệt

Chương 918: Mười chải không kiêng dè gì

Chương 919: Mười chải không kiêng dè gì

Chương 920: Việc hiếu hỉ

Chương 921: Đón dâu thay

Chương 922: Đón dâu thay

Chương 923: Hai thôn gặp nhau

Chương 924: Hai thôn gặp nhau

Chương 925: Ta cũng là quỷ?

Chương 926: Ta cũng là quỷ?

Chương 927: Điện thờ

Chương 928: Chú!

Chương 929: Chú!

Chương 930: Cướp lại mệnh cách

Chương 931: Tôn hiệu của ai?

Chương 932: Tôn hiệu của ai?

Chương 933: Cơ duyên xuất hiện

Chương 934: Cơ duyên xuất hiện

Chương 935: Lần này ngược lại

Chương 936: Tế phẩm

Chương 937: Tế phẩm

Chương 938: Bắt đầu tranh đạo

Chương 939: Mệnh!

Chương 940: Mệnh!

Chương 941: Ngày đại hôn

Chương 942: Chỉ có thể làm thiếp

Chương 943: Chỉ có thể làm thiếp

Chương 944: Thiên kiếp như thế nào?

Chương 945: 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】

Chương 946: 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】

Chương 947: Thiên uy huy hoàng

Chương 948: Nguyền rủa giáng xuống

Chương 949: Nguyền rủa giáng xuống

Chương 950: Tang giữa mười hai thành (1)

Chương 951: Tang giữa mười hai thành (2)

Chương 952: Bái đường

Chương 953: Rượu mừng (1)

Chương 954: Rượu mừng (2)

Chương 955: Không đúng chỗ nào?

Chương 956: Đừng chạm vào sư tỷ! (1)

Chương 957: Đừng chạm vào sư tỷ! (2)

Chương 958: Nữ thi, Phù Sinh cảnh

Chương 959: Tự bạo (1)

Chương 960: Tự bạo (2)

Chương 961: Truyền thừa vào tay! (1)

Chương 962: Truyền thừa vào tay! (2)

Chương 963: Cấm chế biến mất

Chương 964: Tế phẩm biển sâu (1)

Chương 965: Tế phẩm biển sâu (2)

Chương 966: Quá khứ ngàn năm (1)

Chương 967: Quá khứ ngàn năm (2)

Chương 968: Đã báo được thù (1)

Chương 969: Đã báo được thù (2)

Chương 970: Thiên kiêu tập trung! (1)

Chương 971: Thiên kiêu tập trung! (2)

Chương 972: Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa (1)

Chương 973: Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa (2)

Chương 974: Hỗn chiến

Chương 975: U Tố mộ! (1)

Chương 976: U Tố mộ! (2)

Chương 977: Tông Chủ phu nhân

Chương 978: 【 Chú Quỷ truyền thừa 】 (1)

Chương 979: 【 Chú Quỷ truyền thừa 】 (2)

Chương 980: Danh truyền khắp chín môn phái lớn

Chương 981: Sư tỷ, đổi đi (1)

Chương 982: Sư tỷ, đổi đi (2)

Chương 983: Ta từ phía sau…

Chương 984: Nhiệm vụ chân truyền (1)

Chương 985: Nhiệm vụ chân truyền (2)

Chương 986: Ngõ hẹp gặp nhau

Chương 987: Việc cần gấp (1)

Chương 988: Việc cần gấp (2)

Chương 989: Ba tộc chứng kiến (1)

Chương 990: Ba tộc chứng kiến (2)

Chương 991: Kết Đan hậu kỳ

Chương 992: Đát La Trạch (1)

Chương 993: Đát La Trạch (2)

Chương 994: Không có gì không thể ra giá (1)

Chương 995: Không có gì không thể ra giá (2)

Chương 996: Di tích cổ (1)

Chương 997: Di tích cổ (2)

Chương 998: Dị tộc

Chương 999: Cung điện màu trắng (1)

Chương 1000: Cung điện màu trắng (2)

Chương 1001: Nguyên Anh giao nhân

Chương 1002: Chiến Vương truyền thừa (1)

Chương 1003: Chiến Vương truyền thừa (2)

Chương 1004: Trảm mười tộc

Chương 1005: "Một cơ hội" (1)

Chương 1006: "Một cơ hội" (2)

Chương 1007: Bản tọa, Tô Ly Kinh

Chương 1008: Sinh tử trong mười tức (1)

Chương 1009: Sinh tử trong mười tức (2)

Chương 1010: Chạy thoát

Chương 1011: Cửu A Lệ thị (1)

Chương 1012: Cửu A Lệ thị (2)

Chương 1013: Mục Nghi điện

Chương 1014: Không ai dám chiến (1)

Chương 1015: Không ai dám chiến (2)

Chương 1016: Chân truyền thứ tư

Chương 1017: Mạch chủ mới (1)

Chương 1018: Mạch chủ mới (2)

Chương 1019: Gia chủ Kim gia

Chương 1020: Phẩm giai Nguyên Anh (1)

Chương 1021: Phẩm giai Nguyên Anh (2)

Chương 1022: Tứ đại Ma môn

Chương 1023: Số trời là Luân Hồi (1)

Chương 1024: Số trời là Luân Hồi (2)

Chương 1025: Đánh cược lần cuối

Chương 1026: Bữa tiệc thiên kiêu (1)

Chương 1027: Bữa tiệc thiên kiêu (2)

Chương 1028: Nhất niệm Tiên Ma

Chương 1029: Đao trấn toàn trường (1)

Chương 1030: Đao trấn toàn trường (2)

Chương 1031: Đánh cược

Chương 1032: Chỉ dùng một đao (1)

Chương 1033: Chỉ dùng một đao (2)

Chương 1034: Thắng làm vua thua làm giặc (1)

Chương 1035: Thắng làm vua thua làm giặc (2)

Chương 1036: Lão tổ triệu kiến

Chương 1037: Bùi sư đệ quá không cẩn thận! (1)

Chương 1038: Bùi sư đệ quá không cẩn thận! (2)

Chương 1039: Không hề hoảng sợ

Chương 1040: Đều đến tìm Bùi Lăng (1)

Chương 1041: Đều đến tìm Bùi Lăng (2)

Chương 1042: Sâu trong Thánh tông (1)

Chương 1043: Sâu trong Thánh tông (2)

Chương 1044: Phần đưa tặng khó thở

Chương 1045: Đầu người làm hạ lễ (1)

Chương 1046: Đầu người làm hạ lễ (2)

Chương 1047: 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】

Chương 1048: Hành động đáng sợ! (1)

Chương 1049: Hành động đáng sợ! (2)

Chương 1050: Theo không kịp (1)

Chương 1051: Theo không kịp (2)

Chương 1052: Đều chạy trốn!

Chương 1053: Đi con đường nào... (1)

Chương 1054: Đi con đường nào... (2)

Chương 1055: Thật sự chưa từng gặp việc này trong đời

Chương 1056: Đại ma đầu tuyệt thế (1)

Chương 1057: Đại ma đầu tuyệt thế (2)

Chương 1058: Chuẩn bị Ngưng Anh

Chương 1059: Ván cờ dang dở (1)

Chương 1060: Ván cờ dang dở (2)

Chương 1061: Tư Hồng Khuynh Yến

Chương 1062: Hệ thống mặc định toàn bộ là khen ngợi (1)

Chương 1063: Hệ thống mặc định toàn bộ là khen ngợi (2)

Chương 1064: Yêu hồ hóa hình

Chương 1065: Một chuyện nhỏ! (1)

Chương 1066: Một chuyện nhỏ! (2)

Chương 1067: Về tông

Chương 1068: Đại điển Thánh Tử (1)

Chương 1069: Đại điển Thánh Tử (2)

Chương 1070: Tông Chủ xuất quan

Chương 1071: Huyết tọa Thánh Tử (1)

Chương 1072: Huyết tọa Thánh Tử (2)

Chương 1073: Phong phạm Tông Chủ (1)

Chương 1074: Phong phạm Tông Chủ (2)

Chương 1075: Cam chịu nhận thua

Chương 1076: Lan truyền việc này khắp thiên hạ

Chương 1077: Chính vị Thánh Tử (1)

Chương 1078: Chính vị Thánh Tử (2)

Chương 1079: Truyền Thừa điện

Chương 1080: Lão tổ bỏ trốn (1)

Chương 1081: Lão tổ bỏ trốn (2)

Chương 1082: Không kiêng dè gì (1)

Chương 1083: Không kiêng dè gì (2)

Chương 1084: Cười nhạt một tiếng

Chương 1085: Đại điển đạo lữ (1)

Chương 1086: Đại điển đạo lữ (2)

Chương 1087: Muốn dành lễ trước cho sư tỷ

Chương 1088: Đại nghịch bất đạo (1)

Chương 1089: Đại nghịch bất đạo (2)

Chương 1090: Bây giờ trường khiếu qua thanh minh, chém hết xiềng xích để tiêu dao (1)

Chương 1091: Bây giờ trường khiếu qua thanh minh, chém hết xiềng xích để tiêu dao (2)

Chương 1092: Luân Hồi tháp

Chương 1093: Tông Chủ cần gì keo kiệt như vậy? (1)

Chương 1094: Tông Chủ cần gì keo kiệt như vậy? (2)

Chương 1095: Mang Sơn

Chương 1096: Nổi trận lôi đình! (1)

Chương 1097: Nổi trận lôi đình! (2)

Chương 1098: Nên sớm giết Bùi Lăng!

Chương 1099: Vật liệu Hóa Thần (1)

Chương 1100: Vật liệu Hóa Thần (2)

Chương 1101: Thân phận tạm thời

Chương 1102: Rất căng thẳng (1)

Chương 1103: Rất căng thẳng (2)

Chương 1104: Cửu Nghi sơn (1)

Chương 1105: Cửu Nghi sơn (2)

Chương 1106: Bắt đầu chiến tranh (1)

Chương 1107: Bắt đầu chiến tranh (2)

Chương 1108: Bắt đầu chiến tranh

Chương 1109: Ác chiến ba trăm năm?

Chương 1110: Ma môn hoành hành ngang ngược (1)

Chương 1111: Ma môn hoành hành ngang ngược (2)

Chương 1112: Viện quân chính đạo (1)

Chương 1113: Viện quân chính đạo (2)

Chương 1114: Nghe theo bản tâm

Chương 1115: Ôn dịch (1)

Chương 1116: Ôn dịch (2)

Chương 1117: Luyện đan

Chương 1118: Tình hình trong thành ()

Chương 1119: Tình hình trong thành (2)

Chương 1120: Lưu Lam công chúa

Chương 1121: Thiếu Phù Đồ (1)

Chương 1122: Thiếu Phù Đồ (2)

Chương 1123: Làm sạch nguồn nước

Chương 1124: Kê Trường Phù (1)

Chương 1125: Kê Trường Phù (2)

Chương 1126: Hai quy tắc (1)

Chương 1127: Hai quy tắc (2)

Chương 1128: Trưởng tư thục Khê Ngọ

Chương 1129: Cuối cùng đã tìm được ngươi!

Chương 1130: Làm gương sáng cho người khác (1)

Chương 1131: Làm gương sáng cho người khác (2)

Chương 1132: Truyền đạo học nghề

Chương 1133: Phó Huyền Tự (1)

Chương 1134: Phó Huyền Tự (2)

Chương 1135: Suýt nữa mất sự trong sạch...

Chương 1136: Sau khi tan học... (1)

Chương 1137: Sau khi tan học... (2)

Chương 1138: Ta dốc hết vốn liếng truyền thụ (1)

Chương 1139: Ta dốc hết vốn liếng truyền thụ (2)

Chương 1140: Chơi trốn tìm

Chương 1141: Người gỗ (1)

Chương 1142: Người gỗ (2)

Chương 1143: Không tìm thấy

Chương 1144: Ngày mai tuyệt đối không giấu làm của riêng (1)

Chương 1145: Ngày mai tuyệt đối không giấu làm của riêng (2)

Chương 1146: Yến Minh Họa

Chương 1147: Quy tắc của trường tư thục (1)

Chương 1148: Quy tắc của trường tư thục (2)

Chương 1149: Việc nằm trong bổn phận của phu tử

Chương 1150: Chuyện đương nhiên

Chương 1151: Truyền thụ công pháp (1)

Chương 1152: Truyền thụ công pháp (2)

Chương 1153: Càng lún càng sâu

Chương 1154: Trên bục giảng (1)

Chương 1155: Trên bục giảng (2)

Chương 1156: Tùy ý rong ruổi

Chương 1157: Thu dọn tàn cuộc (1)

Chương 1158: Thu dọn tàn cuộc (2)

Chương 1159: Các ngươi muốn đi đâu?

Chương 1160: Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa (1)

Chương 1161: Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa (2)

Chương 1162: Bị để mắt đến!

Chương 1163: Thiếu một người (1)

Chương 1164: Thiếu một người (2)

Chương 1165: Hai trò chơi

Chương 1166: [Thực Nhật bí lục 1 (1)

Chương 1167: [Thực Nhật bí lục] (2)

Chương 1168: Càng đuổi càng trốn

Chương 1169: Xâm nhập vào lòng địch (1)

Chương 1170: Xâm nhập vào lòng địch (2)

Chương 1171: Ngày thứ ba (1)

Chương 1172: Ngày thứ ba (2)

Chương 1173: Tìm kiếm

Chương 1174: Ván cờ dang dở biến đổi

Chương 1175: Đổi trắng thay đen (1)

Chương 1176: Đổi trắng thay đen (2)

Chương 1177: Bắt đầu kiểm tra (1)

Chương 1178: Bắt đầu kiểm tra (2)

Chương 1179: Sơn trưởng

Chương 1180: Chó vàng

Chương 1181: Đại cục đã định (1)

Chương 1182: Đại cục đã định (2)

Chương 1183: Tâm nguyện trong lòng (1)

Chương 1184: Tâm nguyện trong lòng (2)

Chương 1185: Ngươi là ai?

Chương 1186: Tìm kiếm thăm dò (1)

Chương 1187: Tìm kiếm thăm dò (2)

Chương 1188: Khống chế

Chương 1189: Cùng làm việc lớn (1)

Chương 1190: Cùng làm việc lớn (2)

Chương 1191: Vĩnh Dạ hoang mạc

Chương 1192: Hốt Dã Chiêm Ma Mộc (1)

Chương 1193: Hốt Dã Chiêm Ma Mộc (2)

Chương 1194: Tin đồn thật giả?

Chương 1195: Ta là chính nhân quân tử (1)

Chương 1196: Ta là chính nhân quân tử (2)

Chương 1197: Liễu ám minh hoa

Chương 1198: Nhất định phải đi (1)

Chương 1199: Nhất định phải đi (2)

Chương 1200: Đồng môn Tu La tràng

Chương 1201: Khủng bố (1)

Chương 1202: Khủng bố (2)

Chương 1203: Vấn đề nguồn nước

Chương 1204: Bái đường (1)

Chương 1205: Bái đường (2)

Chương 1206: Ngưng tụ Pháp Tướng (1)

Chương 1207: Ngưng tụ Pháp Tướng (2)

Chương 1208: Tông Chủ xen vào việc của người khác

Chương 1209: Pháp Tướng Nguyên Anh (1)

Chương 1210: Pháp Tướng Nguyên Anh (2)

Chương 1211: Đóng vai nhân vật

Chương 1212: Ta là Khang Thiếu Dận (1)

Chương 1213: Ta là Khang Thiếu Dận (2)

Chương 1214: Tôn quý (1)

Chương 1215: Tôn quý (2)

Chương 1216: Tìm tới cửa

Chương 1217: Phần thưởng nhiệm vụ (1)

Chương 1218: Phần thưởng nhiệm vụ (2)

Chương 1219: Vĩnh Dạ thì thầm

Chương 1220: Cơ duyên ở khu vực nguy hiểm (1)

Chương 1221: Cơ duyên ở khu vực nguy hiểm (2)

Chương 1???: Bốn khu vực nguy hiểm

Chương 1223: Dị tộc điên dại (1)

Chương 1224: Dị tộc điên dại (2)

Chương 1225: Dị huyết (1)

Chương 1226: Dị huyết (2)

Chương 1227: Liên thủ? (1)

Chương 1228: Liên thủ? (2)

Chương 1229: Hệ thống đưa tặng

Chương 1230: Đọa tiên

Chương 1231: Một giấc chiêm bao (1)

Chương 1232: Một giấc chiêm bao (2)

Chương 1233: Ngoại tiên

Chương 1234: Không thể nhìn thẳng vào tiên nhân (1)

Chương 1235: Không thể nhìn thẳng vào tiên nhân (2)

Chương 1236: Tôn hiệu

Chương 1237: "Nguyên tiên" (1)

Chương 1238: "Nguyên tiên" (2)

Chương 1239: Tăng lên (1)

Chương 1240: Tăng lên

Chương 1241: "Tà tiên" khôi phục

Chương 1242: Động tác nhanh lên! (1)

Chương 1243: Động tác nhanh lên! (2)

Chương 1244: Triều bái thánh địa

Chương 1245: Tiên đoán diệt thế (1)

Chương 1246: Tiên đoán diệt thế (2)

Chương 1247: Khinh Tiên thạch tấm

Chương 1248: Ngũ đại Tà tiên (1)

Chương 1249: Ngũ đại Tà tiên (2)

Chương 1250: Dương hương chủ

Chương 1251: Ninh tiên nhân ái (1)

Chương 1252: Ninh tiên nhân ái (2)

Chương 1253: Truyền bá dòng dõi

Chương 1254: Tôn sư trọng đạo (1)

Chương 1255: Tôn sư trọng đạo (2)

Chương 1256: Thiên hạ đại loạn

Chương 1257: Yểm tiên (1)

Chương 1258: Yểm tiên (2)

Chương 1259: Lời cầu xin

Chương 1260: Mộng cảnh đồng hóa (1)

Chương 1261: Mộng cảnh đồng hóa (2)

Chương 1262: Giáng thế!

Chương 1263: Nguyền rủa ai? (1)

Chương 1264: Nguyền rủa ai? (2)

Chương 1265: Tam Trụ tiên

Chương 1266: Chiến sự nhân gian (1)

Chương 1267: Chiến sự nhân gian (2)

Chương 1268: Tiên Mẫu đường

Chương 1269: Tại hạ là Vương Cao (1)

Chương 1270: Tại hạ là Vương Cao (2)

Chương 1271: Nói chuyện cách không

Chương 1272: Tên ta, Yểm (1)

Chương 1273: Tên ta, Yểm (2)

Chương 1274: Rối loạn

Chương 1275: Dị biến

Chương 1276: Đánh cắp tiên duyên (1)

Chương 1277: Đánh cắp tiên duyên (2)

Chương 1278: Ác mộng bắt đầu (1)

Chương 1279: Ác mộng bắt đầu (2)

Chương 1280: Tế phẩm

Chương 1281: Khang sư đệ? (1)

Chương 1282: Khang sư đệ? (2)

Chương 1283: Tế phẩm này không được

Chương 1284: Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi (1)

Chương 1285: Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi (2)

Chương 1286: Vượt ngục

Chương 1287: Chém đầu ở cửa chợ bán đồ ăn (1)

Chương 1288: Chém đầu ở cửa chợ bán đồ ăn (2)

Chương 1289: Ý chí không trọn vẹn

Chương 1290: Diệp Huy (1)

Chương 1291: Diệp Huy (2)

Chương 1292: Kiếm tu

Chương 1293: [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] (1)

Chương 1294: [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] (2)

Chương 1295: Chạm vào phong ấn

Chương 1296: Buông tay đánh cược một lần (1)

Chương 1297: Buông tay đánh cược một lần (2)

Chương 1298: Tỉnh lại

Chương 1299: Từng là sư đồ (1)

Chương 1300: Từng là sư đồ (2)

Chương 1301: Không phải ta trộm

Chương 1302: Hiến tế trước mặt mọi người (1)

Chương 1303: Hiến tế trước mặt mọi người (2)

Chương 1304: Cơ duyên Hóa Thần

Chương 1305: Chúng sinh (1)

Chương 1306: Chúng sinh (2)

Chương 1307: Diệt sát

Chương 1308: Mượn thân thể Hóa Thân

Chương 1309: Vật chứa này xảy ra chuyện gì? (1)

Chương 1310: Vật chứa này xảy ra chuyện gì? (2)

Chương 1311: Tạo nên hóa thân

Chương 1312: Là lúc đi giết Bùi Lăng! (1)

Chương 1313: Là lúc đi giết Bùi Lăng! (2)

Chương 1314: Đã thành kết cục đã định (1)

Chương 1315: Đã thành kết cục đã định (2)

Chương 1316: Ôm cây đợi thỏ

Chương 1317: Giằng co (1)

Chương 1318: Giằng co (2)

Chương 1319: Tập trung ở Vĩnh Dạ hoang mạc

Chương 1320: Cửu lôi luyện hóa thân, âm dương diễn vạn kiếp! (1)

Chương 1321: Cửu lôi luyện hóa thân, âm dương diễn vạn kiếp! (2)

Chương 1322: Vạn kiếp Hóa Thần

Chương 1323: Toàn lực ra tay (1)

Chương 1324: Toàn lực ra tay (2)

Chương 1325: Qua sông đoạn cầu (1)

Chương 1326: Qua sông đoạn cầu (2)

Chương 1327: Tuyệt đối đừng đến!

Chương 1328: Năm tông giằng co (1)

Chương 1329: Năm tông giằng co (2)

Chương 1330: Trước nay chưa từng có

Chương 1331: Đi vào Hóa Thần (1)

Chương 1332: Đi vào Hóa Thân (2)

Chương 1333: Đại chiến xảy ra

Chương 1334: Không đội trời chung (1)

Chương 1335: Không đội trời chung (2)

Chương 1336: Một lần nổi tiếng, cả thiên hạ đều biết!

Chương 1337: Đang đấu pháp với người ta... (1)

Chương 1338: Đang đấu pháp với người ta... (2)

Chương 1339: Độ Ách uyên

Chương 1340: Khải hoàn trở về (1)

Chương 1341: Khải hoàn trở về (2)

Chương 1342: Nhất định Tô Ly Kinh đã giả vờ không biết

Chương 1343: Giận tím mặt (1)

Chương 1344: Giận tím mặt (2)

Chương 1345: Lệ thị nghị sự (1)

Chương 1346: Lệ thị nghị sự (2)

Chương 1347: Nhờ có ta ngăn cản đọa tiên...

Chương 1348: Lại đóng vai một ngày...

Chương 1349: Vừa rồi đang đấu pháp (1)

Chương 1350: Vừa rồi đang đấu pháp (2)

Chương 1351: Lần sau đến Độ Ách uyên báo thù

Chương 1352: Hóa thân Hóa Thần (1)

Chương 1353: Hóa thân Hóa Thần (2)

Chương 1354: Linh Thủy phường thị

Chương 1355: Tàn sát (1)

Chương 1356: Tàn sát (2)

Chương 1357: [Âm Hoạch Không Minh trảm]

Chương 1358: Uyên ngục dưới lòng đất (1)

Chương 1359: Uyên ngục dưới lòng đất (2)

Chương 1360: Ngô thánh thủ (1)

Chương 1361: Ngô thánh thủ (2)

Chương 1362: Người không biết

Chương 1363: Thân phận mới

Chương 1364: Không dọa sư muội sợ hãi chứ? (1)

Chương 1365: Không dọa sư muội sợ hãi chứ? (2)

Chương 1366: Tù phạm (1)

Chương 1367: Tù phạm (2)

Chương 1368: Quy tắc trong ngục

Chương 1369: Ra oai phủ đầu (1)

Chương 1370: Ra oai phủ đầu (2)

Chương 1371: khu chữ "Hoàng"

Chương 1372: Sâu trong lòng đất (1)

Chương 1373: Sâu trong lòng đất (2)

Chương 1374: [Sinh Tử Hiến Lệnh]

Chương 1375: Vị kia... Không ở đây (1)

Chương 1376: Vị kia... Không ở đây (2)

Chương 1377: Bình minh lên không thể lao động

Chương 1378: Yên tĩnh (1)

Chương 1379: Yên tĩnh (2)

Chương 1380: Mời Tống sư muội luyện đan

Chương 1381: Nếu có sai khiến, muôn lần chết không chối từ (1)

Chương 1382: Nếu có sai khiến, muôn lần chết không chối từ (2)

Chương 1383: Hiến lệnh thứ hai

Chương 1384: Thánh Tử có hành động! (1)

Chương 1385: Thánh Tử có hành động! (2)

Chương 1386: Luyện chế Khu Chú Đan

Chương 1387: Làm tất cả mọi người lãng quên (1)

Chương 1388: Làm tất cả mọi người lãng quên (2)

Chương 1389: Long Thao Nhĩ

Chương 1390: Khu chữ "Thiên" (1)

Chương 1391: Khu chữ "Thiên" (2)

Chương 1392: Luân hồi

Chương 1393: Người hạ chú (1)

Chương 1394: Người hạ chú (2)

Chương 1395: Gió nổi mây vần

Chương 1396: Người thứ hai trong thế hệ trẻ Thánh đạo (1)

Chương 1397: Người thứ hai trong thế hệ trẻ Thánh đạo (2)

Chương 1398: Tra tấn

Chương 1399: Vẫn là Độ Ách uyên yên ổn hơn... (1)

Chương 1400: Vẫn là Độ Ách uyên yên ổn hơn... (2)

Chương 1401: Trượng Trực lệnh

Chương 1402: Gặp một người giết một người (1)

Chương 1403: Gặp một người giết một người (2)

Chương 1404: Nếu có ma đầu luyện tập...

Chương 1405: Việc nhỏ mà thôi (1)

Chương 1406: Việc nhỏ mà thôi (2)

Chương 1407: Đây là sở thích của Thánh Tử

Chương 1408: Thật ra chúng ta lưỡng tình tương duyệt... (1)

Chương 1409: Thật ra chúng ta lưỡng tình tương duyệt... (2)

Chương 1410: Tư Hồng lão tổ

Chương 1411: Không thể đổ cho người khác (1)

Chương 1412: Không thể đổ cho người khác (2)

Chương 1413: Cứu người như thế nào?

Chương 1414: Huyết mạch thiên kiêu (1)

Chương 1415: Huyết mạch thiên kiêu (2)

Chương 1416: Chuẩn bị ra tay

Chương 1417: Tư Hồng Đạc

Chương 1418: Tạo hóa trêu ngươi (1)

Chương 1419: Tạo hóa trêu ngươi (2)

Chương 1420: Có người cướp ngục! (1)

Chương 1421: Có người cướp ngục! (2)

Chương 1422: Thật sự không tìm nhầm người?

Chương 1423: Muốn giết cứ giết! (1)

Chương 1424: Muốn giết cứ giết! (2)

Chương 1425: Cũng là cứu...

Chương 1426: Kiểm tra ở Độ Ách uyên (1)

Chương 1427: Kiểm tra ở Độ Ách uyên (2)

Chương 1428: Giám Tâm hồ

Chương 1429: Quá khứ... Hiện tại... (1)

Chương 1430: Quá khứ... Hiện tại... (2)

Chương 1431: Đến lượt ta

Chương 1432: Nhìn rất dễ dàng... (1)

Chương 1433: Nhìn rất dễ dàng... (2)

Chương 1434: Tấn cấp

Chương 1435: Chắc chắn vận khí không tốt (1)

Chương 1436: Chắc chắn vận khí không tốt (2)

Chương 1437: Tư Hồng thị

Chương 1438: Ngươi ra tay! (1)

Chương 1439: Ngươi ra tay! (2)

Chương 1440: [Câm Thiên Thủ] (1)

Chương 1441: [Câm Thiên Thủ 1 (2)

Chương 1442: Trắng trợn

Chương 1443: Đưa đến khu chữ "Địa" (1)

Chương 1444: Đưa đến khu chữ "Địa" (2)

Chương 1445: Văn Nhân Linh Sắt

Chương 1446: Thức hải tâm ma

Chương 1447: Trở lại hiện thực (1)

Chương 1448: Trở lại hiện thực (2)

Chương 1449: Phàm nhân

Chương 1450: Phu nhân muốn tìm ngươi báo thù rửa hận (1)

Chương 1451: Phu nhân muốn tìm ngươi báo thù rửa hận (2)

Chương 1452: Lần này chắc chắn không có sơ hở nào!

Chương 1453: Lão giả (1)

Chương 1454: Lão giả (2)

Chương 1455: Ra tay khu chữ trước mặt mọi người

Chương 1456: Không nói một lời (1)

Chương 1457: Không nói một lời (2)

Chương 1458: Vinh dự lên khu chữ "Thiên"

Chương 1459: Không nói cho Tông Chủ (1)

Chương 1460: Không nói cho Tông Chủ (2)

Chương 1461: Đưa tặng chỗ tu luyện

Chương 1462: Giải trừ nguyền rủa (1)

Chương 1463: Giải trừ nguyền rủa (2)

Chương 1464: Thoát khỏi trói buộc

Chương 1465: Đại biến! (1)

Chương 1466: Đại biến! (2)

Chương 1467: Diệt Liên lão ma

Chương 1468: Ai cũng đừng hòng đi! (1)

Chương 1469: Ai cũng đừng hòng đi! (2)

Chương 1470: Loạn tượng trong ngục (1)

Chương 1471: Loạn tượng trong ngục (2)

Chương 1472: Ta không thể bỏ lại một mình ngươi!

Chương 1473: Ngọc đá cùng võ (1)

Chương 1474: Ngọc đá cùng vỡ (2)

Chương 1475: Tiên thuật!

Chương 1476: Độ Ách uyên vỡ nát (1)

Chương 1477: Độ Ách uyên vỡ nát (2)

Chương 1478: "Tiểu thế giới"

Chương 1479: Còn thiếu một người (1)

Chương 1480: Còn thiếu một người (2)

Chương 1481: Điều kiện nhận chủ

Chương 1482: [Minh Thiên Đại Mộng] ()

Chương 1483: [Minh Thiên Đại Mộng] (2)

Chương 1484: Trở về tiên vị

Chương 1485: Chỉ cần hài tử (1)

Chương 1486: Chỉ cần hài tử (2)

Chương 1487. Tư ngục

Chương 1488: Chọn xong tế phẩm (1)

Chương 1489: Chọn xong tế phẩm (2)

Chương 1490: Bắt đầu cứu người

Chương 1491: Diệt "Yểm" (1)

Chương 1492: Diệt "Yểm" (2)

Chương 1493: Ân nhân cứu mạng

Chương 1494: Đạo tâm như thế (1)

Chương 1495: Đạo tâm như thế (2)

Chương 1496: Dưới màn đêm (1)

Chương 1497: Dưới màn đêm (2)

Chương 1498: Rất biết chơi!

Chương 1499: Đừng được voi đòi tiên (1)

Chương 1500: Đừng được voi đỏi tiên (2)

Chương 1501: Ác tặc to gan! Buông chủ nhân ra!

Chương 1502: "Minh Huyết" tổ sư (1)

Chương 1503: "Minh Huyết" tổ sư (2)

Chương 1504: Luận đạo

Chương 1505: Văn Nhân Linh Sắt giao đấu với Tư Hồng Khuynh

Chương 1506: Văn Nhân Linh Sắt giao đấu với Tư Hồng Khuynh

Chương 1507: Luận đạo đấu pháp

Chương 1508: Mặt mũi chỉ là tạm thời (1)

Chương 1509: Mặt mũi chỉ là tạm thời (2)

Chương 1510: Xử lý theo lẽ công bằng

Chương 1511: Đệ tử không có ý kiến gì (1)

Chương 1512: Đệ tử không có ý kiến gì (2)

Chương 1513: U Tịch Giải Độc Đan

Chương 1514: Tiến về Cửu Nghi sơn (1)

Chương 1515: Tiến về Cửu Nghi sơn (2)

Chương 1516: Lão tổ mưu tính sâu xa

Chương 1517: Vị trí thống lĩnh Thánh đạo (1)

Chương 1518: Vị trí thống lĩnh Thánh đạo (2)

Chương 1519: Trong vòng ba chiêu (1)

Chương 1520: Trong vòng ba chiêu (2)

Chương 1521: Rất nhớ ngươi

Chương 1522: Sư tỷ, ngươi không thành thật

Chương 1523: Thiếu Phù Đồ Lệnh cầu kiến (1)

Chương 1524: Thiếu Phù Đồ Lệnh cầu kiến (2)

Chương 1525: Cửu Châu sa bàn

Chương 1526: [U Tịch Giải Độc Đan] ()

Chương 1527: [U Tịch Giải Độc Đan] (2)

Chương 1528: Linh hỏa ngũ phẩm

Chương 1529: Bái kiến sư tôn! (1)

Chương 1530: Bái kiến sư tôn! (2)

Chương 1531: Bốn vị tổ sư

Chương 1532: Sư tôn tỉnh (1)

Chương 1533: Sư tôn tỉnh (2)

Chương 1534: Công bằng công chính

Chương 1535: Mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên" (1)

Chương 1536: Mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên" (2)

Chương 1537: Cái gì gọi là Phản Hư?

Chương 1538: [Hằng Hỏa Chân Quyết] (1)

Chương 1539: [Hằng Hỏa Chân Quyết] (2)

Chương 1540: Chế tác Truyền Tống phù

Chương 1541: Tiên dụ (1)

Chương 1542: Tiên dụ (2)

Chương 1543: Dừng đại chiến

Chương 1544: Làm phiền giấc mộng (1)

Chương 1545: Làm phiền giấc mộng (2)

Chương 1546: Hóa Thần hậu kỳ

Chương 1547: Nhanh chóng trở về (1)

Chương 1548: Nhanh chóng trở về (2)

Chương 1549: Ý chí hỗn độn

Chương 1550: Doanh địa Ma môn (1)

Chương 1551: Doanh địa Ma môn (2)

Chương 1552: Dị tộc công trận

Chương 1553: Đại chiến (1)

Chương 1554: Đại chiến (2)

Chương 1555: Vĩnh Dạ ăn mòn

Chương 1556: Hai con đường

Chương 1557: Lấy một địch bốn (1)

Chương 1558: Lấy một địch bốn (2)

Chương 1559: [Tru Ác Kỳ] (1)

Chương 1560: [Tru Ác Kỳ] (2)

Chương 1561: Ăn ý

Chương 1562: Giết ra khỏi trùng vây (1)

Chương 1563: Giết ra khỏi trùng vây (2)

Chương 1564: Tông Chủ hậu ái

Chương 1565: Không thể khống thi (1)

Chương 1566: Không thể khống thi (2)

Chương 1567: Một vs một (1)

Chương 1568: Một vs một (2)

Chương 1569: Thắng bại sinh tử!

Chương 1570: Trần thế hỗn loạn tìm đường vắng, trường đao

Chương 1571: Trần thế hỗn loạn tìm đường vắng, trường đao

Chương 1572: Mượn bộ đồ mới (1)

Chương 1573: Mượn bộ đồ mới (2)

Chương 1574: Đèn lồng da người

Chương 1575: Kịp thời đuổi tới (1)

Chương 1576: Kịp thời đuổi tới (2)

Chương 1577: Vị trí Tông Chủ

Chương 1578: Nơi đây, U Tố mội (1)

Chương 1579: Nơi đây, U Tố mội (2)

Chương 1580: Vị này là Mạc tiên hữu

Chương 1581: Ba pháp vạn kiếp (1)

Chương 1582: Ba pháp vạn kiếp (2)

Chương 1583: Ám hiệu

Chương 1584: Trong sương mù

Chương 1585: Nhà bằng đất (1)

Chương 1586: Nhà bằng đất (2)

Chương 1587: Cứu người nào trước? (1)

Chương 1588: Cứu người nào trước? (2)

Chương 1589: Vì sao giết ta?

Chương 1590: Không lùi (1)

Chương 1591: Không lùi (2)

Chương 1592: Sơ hở

Chương 1593: Phục khắc (1)

Chương 1594: Phục khắc (2)

Chương 1595: Đều là đạo lữ

Chương 1596: Giả và thật (1)

Chương 1597: Giả và thật (2)

Chương 1598: Bến tàu

Chương 1599: Chắc chắn Bùi Lăng đã đến chỗ sâu nhất! (1)

Chương 1600: Chắc chắn Bùi Lăng đã đến chỗ sâu nhất! (2)

Chương 1601: Vừa làm xong

Chương 1602: Ngư dân

Chương 1603: Đại mộng (1)

Chương 1604: Đại mộng (2)

Chương 1605: Bản thân Bùi sư đệ cũng không tin! (1)

Chương 1606: Bản thân Bùi sư đệ cũng không tin! (2)

Chương 1607: Pháp tắc nơi đây

Chương 1608: Tên ta "Chúng"

Chương 1609: Một thế giới (1)

Chương 1610: Một thế giới (2)

Chương 1611: Tường vây

Chương 1612: [Vạn Hồn Chú] ()

Chương 1613: [Vạn Hồn Chú] (2)

Chương 1614: Lại phong ấn (1)

Chương 1615: Lại phong ấn (2)

Chương 1616: Người sống!

Chương 1617: Một ánh mắt (1)

Chương 1618: Một ánh mắt (2)

Chương 1619: Cứu người quan trọng

Chương 1620: Cá lớn

Chương 1621: Sân phơi nắng (1)

Chương 1622: Sân phơi nắng (2)

Chương 1623: Làm quần áo (1)

Chương 1624: Làm quần áo (2)

Chương 1625: Cách tìm người

Chương 1626: Chưa từng thiên vị (1)

Chương 1627: Chưa từng thiên vị (2)

Chương 1628: Hồng Phấn tân nương

Chương 1629: Tình như thủ túc (1)

Chương 1630: Tình như thủ túc (2)

Chương 1631: Cách phá vỡ tình hình

Chương 1632: Tìm tới sư tỷ (1)

Chương 1633: Tìm tới sư tỷ (2)

Chương 1634: Tạm nhân nhượng vì lợi ích

Chương 1635: Dưới lôi kiếp (1)

Chương 1636: Dưới lôi kiếp (2)

Chương 1637: Mệnh lệnh của tổ sư

Chương 1638: Phu quân yên tâm! (1)

Chương 1639: Phu quân yên tâm! (2)

Chương 1640: cấm kỵ truyền thừa

Chương 1641: Có xảy ra chuyện bất ngờ không? (1)

Chương 1642: Có xảy ra chuyện bất ngờ không? (2)

Chương 1643: Chiến trường các phương

Chương 1644: Vào đại mộng của ta (1)

Chương 1645: Vào đại mộng của ta (2)

Chương 1646: Giúp một chút... (1)

Chương 1647: Giúp một chút... (2)

Chương 1648: Cũng có thể làm

Chương 1649: Chứng minh thân phận

Chương 1650: Nhanh trở về trà lâu (1)

Chương 1651: Nhanh trở về trà lâu (2)

Chương 1652: Chở ta trở về

Chương 1653: Ba cánh cửa (1)

Chương 1654: Ba cánh cửa (2)

Chương 1655: Tạo hóa chi địa

Chương 1656: Cách ra vào U Tố mộ (1)

Chương 1657: Cách ra vào U Tố mộ (2)

Chương 1658: Ra trận

Chương 1659: Thiếu gia, nha hoàn (1)

Chương 1660: Thiếu gia, nha hoàn (2)

Chương 1661: Giếng nước

Chương 1662: Dưới ánh trăng (1)

Chương 1663: Dưới ánh trăng (2)

Chương 1664: Không thể ngủ

Chương 1665: Bình minh (1)

Chương 1666: Bình minh (2)

Chương 1667: Lão gia có lệnh

Chương 1668: Vô Diện đại tiên (1)

Chương 1669: Vô Diện đại tiên (2)

Chương 1670: Tế phẩm

Chương 1671: Mặt nạ

Chương 1672: Suýt chết (1)

Chương 1673: Suýt chết (2)

Chương 1674: Dạy ngươi làm quỷ

Chương 1675: Ký ức xa lạ (1)

Chương 1676: Ký ức xa lạ (2)

Chương 1677: Tạo hóa âm phủ

Chương 1678: Cách giống nhau

Chương 1679: Ban ngày, đêm tối (1)

Chương 1680: Ban ngày, đêm tối (2)

Chương 1681: Huyết thực

Chương 1682: Trao đổi manh mối (1)

Chương 1683: Trao đổi manh mối (2)

Chương 1684: Tấm mặt nạ thứ ba

Chương 1685: Ngày hiến tế (1)

Chương 1686: Ngày hiến tế (2)

Chương 1687: Tế đàn

Chương 1688: Bỏ dỡ nghi thức (1)

Chương 1689: Bỏ dỡ nghi thức (2)

Chương 1690: Tạo hóa?

Chương 1691: Tranh mệnh (1)

Chương 1692: Tranh mệnh (2)

Chương 1693: Đột nhiên tỉnh táo

Chương 1694: "Úc" (1)

Chương 1695: "Úc" (2)

Chương 1696: Tiếp nhận hiến tế

Chương 1697: Tế phẩm không đủ!

Chương 1698: Không thể bỏ dở giữa chừng (1)

Chương 1699: Không thể bỏ dỡ giữa chừng (2)

Chương 1700: Khôi phục tu vi (1)

Chương 1701: Khôi phục tu vi (2)

Chương 1702: Luyện hóa mệnh cách

Chương 1703: Tranh đạo với "Chú"

Chương 1704: Từ sinh ngộ tử (1)

Chương 1705: Từ sinh ngộ tử (2)

Chương 1706: Đại đạo Phản Hư

Chương 1707: Sư tỷ thật tốt (1)

Chương 1708: Sư tỷ thật tốt (2)

Chương 1709: Một điểm cuối cùng (1)

Chương 1710: Một điểm cuối cùng (2)

Chương 1711: Sư tỷ sẽ dạy

Chương 1712: Lựa chọn thuộc hạ

Chương 1713: Cánh cửa thứ hai

Chương 1714: Cánh cửa thứ hai

Chương 1715: Có thể giết thì giết!

Chương 1716: Không sợ sinh tử

Chương 1717: Đại quyền Thánh tông

Chương 1718: Đại quyền Thánh tông (2)

Chương 1719: cấm kỵ

Chương 1720: Bắt đầu một ngôi mộ (1)

Chương 1721: Bắt đầu một ngôi mộ (2)

Chương 1722: Mưa đêm

Chương 1723: Không Bố khách sạn (1)

Chương 1724: Không Bố khách sạn (2)

Chương 1725: Quy tắc kiểm tra

Chương 1726: Quỷ thần (1)

Chương 1727: Quỷ thần (2)

Chương 1728: Xích Dực đại tiên

Chương 1729: Chữ bằng máu mới (1)

Chương 1730: Chữ bằng máu mới (2)

Chương 1731: Thế cục ba phương

Chương 1732: Lồng giam

Chương 1733: Ân oán giang hồ (1)

Chương 1734: Ân oán giang hồ (2)

Chương 1735: Tặng kiếm và đan

Chương 1736: Giao dịch công bằng (1)

Chương 1737: Giao dịch công bằng (2)

Chương 1738: Quỷ thần di chuyển

Chương 1739: Đường ban đêm (1)

Chương 1740: Đường ban đêm (2)

Chương 1741: Mê trận (1)

Chương 1742: Mê trận (2)

Chương 1743: Đương Thanh đại tiên

Chương 1744: Đen trắng điên đảo (1)

Chương 1745: Đen trắng điên đảo (2)

Chương 1/46: Đại tiên hiền linh

Chương 1747: Nhạn Hồi cốc (1)

Chương 1748: Nhạn Hồi cốc (2)

Chương 1749: Xuyên qua lãnh địa

Chương 1750: Chân lý tạo hóa (1)

Chương 1751: Chân lý tạo hóa (2)

Chương 1752: Mục tiêu tiếp theo

Chương 1753: [Chiết Chỉ thuật]

Chương 1754: Lô Hoa trại (1)

Chương 1755: Lô Hoa trại (2)

Chương 1756: Giết!

Chương 1757: Giao cho ta (1)

Chương 1758: Giao cho ta (2)

Chương 1759: Trại diệt miếu phá

Chương 1760: Thăm hỏi sơn đầu (1)

Chương 1761: Thăm hỏi sơn đầu (2)

Chương 1762: Lòng dạ thật sâu!

Chương 1763: Nhất định càng ngày càng tốt! (1)

Chương 1764: Nhất định càng ngày càng tốt! (2)

Chương 1765: Hoàng Quý Phi

Chương 1766: Nửa đêm kinh hồn (1)

Chương 1767: Nửa đêm kinh hồn (2)

Chương 1768: Ai làm phiền bản tiên?

Chương 1769: Thời cơ (1)

Chương 1770: Thời cơ (2)

Chương 1771: Hệ thống trí năng 5.0

Chương 1772: Nửa năm sau (1)

Chương 1773: Nửa năm sau (2)

Chương 1774: Triều đình thảo nghịch

Chương 1775: Yêu ma to gan!

Chương 1776: Yêu ma to gan! (2)

Chương 1777: Khai chiến!

Chương 1778: "Tất"

Chương 1779: "Tất" (2)

Chương 1780: Công thủ

Chương 1781: Kịch chiến

Chương 1782: Kịch chiến (2)

Chương 1783: Lập tức ra tay!

Chương 1784: Giết đến tận cửa

Chương 1785: Giết đến tận cửa (2)

Chương 1786: Kinh thành dị biến

Chương 1787: Tình hình rối loạn

Chương 1788: Vương không đấu với Vương

Chương 1789: Vương không đấu với Vương (2)

Chương 1790: Hóa Thân đối đầu với Hóa Thần

Chương 1791: Hóa Thần đối đầu với Hóa Thần (2)

Chương 1792: Tham niệm

Chương 1793: Chân vương

Chương 1794: Tam cung lục viện

Chương 1795: Tam cung lục viện (2)

Chương 1796: Khôi phục

Chương 1797: Hoàng đế thật giả

Chương 1798: Hoàng đế thật giả (2)

Chương 1799: Phong phạm Đế vương

Chương 1800: Nghịch!

Chương 1801: Nghịch! (2)

Chương 1802: Dùng cái gì để chứng minh?

Chương 1803: Hoàng Thượng

Chương 1804: Hoàng Thượng (2)

Chương 1805: Đại cục đã định

Chương 1806: Ra

Chương 1807: Pháp tắc

Chương 1808: Pháp tắc (2)

Chương 1809: Phản Hư trung kỳ

Chương 1810: Không thể truyền ra ngoài

Chương 1811: Dịch trạm

Chương 1812: Dịch trạm (2)

Chương 1813: Tiền bối Tô thị

Chương 1814: Kiến thức cấm kỵ

Chương 1815: Kiến thức cấm kỵ (2)

Chương 1816: Đây mới là bộ mặt thật của ta

Chương 1817: Đây mới là bộ mặt thật của ta (2)

Chương 1818: Hệ thống! Ủy thác!

Chương 1819: Tiếng gõ quan tài

Chương 1820: Tiếng gõ quan tài (2)

Chương 1821: Tô Tích Nhu

Chương 1822: Tiên nhân lạc xuống trần

Chương 1823: Tiên nhân lạc xuống trần (2)

Chương 1824: Ngươi mới là tiên hạ đẳng...

Chương 1825: Tôn chỉ của Luân Hồi tháp

Chương 1826: Thay thế

Chương 1827: Thay thế (2)

Chương 1828: Ba ngày đã đến

Chương 1829: Không liên quan đến bản Thánh Nữ

Chương 1830: Không liên quan đến bản Thánh Nữ (2)

Chương 1831: Đao và kiếm

Chương 1832: Mị hoặc

Chương 1833: Mị hoặc (2)

Chương 1834: Tâm thần

Chương 1835: Vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay...

Chương 1836: Cơ duyên hoàn mỹ

Chương 1837: Cơ duyên hoàn mỹ (2)

Chương 1838: Trưởng bối yêu mến

Chương 1839: Không thể đáp lại

Chương 1840: Không thể đáp lại (2)

Chương 1841: Đừng quay đầu

Chương 1842: Chiến Hợp Đạo

Chương 1843: Chiến Hợp Đạo (2)

Chương 1844: Một vụ giao dịch

Chương 1845: Hệ thống chữa thương cho ngài...

Chương 1846: Hệ thống chữa thương cho ngài... (2)

Chương 1847: Hợp Đạo hoàng triều

Chương 1848: Miệng vàng lời ngọc

Chương 1849: Phù dung sớm nở tối tàn

Chương 1850: Phù dung sớm nở tối tàn (2)

Chương 1851: Toàn lực đối phó

Chương 1852: Mặt ngọc thiên thủ

Chương 1853: Mặt ngọc thiên thủ (2)

Chương 1854: Cùng giúp ta!

Chương 1855: Đồng tâm hiệp lực

Chương 1856: Đồng tâm hiệp lực (2)

Chương 1857: Tiền bối hộ pháp

Chương 1858: Gặp thoáng qua

Chương 1859: cấm kỵ trong bóng tối

Chương 1860: cấm kỵ trong bóng tối (2)

Chương 1861: Nói ra tôn hiệu

Chương 1862: Nói ra tôn hiệu (2)

Chương 1863: Gian dịch trạm thứ chín

Chương 1864: [Tạo hóa chi chủng]

Chương 1865: [Tạo hóa chi chủng] (2)

Chương 1866: Bọn họ bằng lòng...

Chương 1867: Dường như đã từng quen biết

Chương 1868: Dường như đã từng quen biết (2)

Chương 1869: Cơ hội

Chương 1870: Đoạt kiếm

Chương 1871: Đoạt kiếm (2)

Chương 1872: Càn khôn ở đáy nước

Chương 1873: Ta là ai?

Chương 1874: Ta là ai? (2)

Chương 1875: Tâm ta chỉ có kiếm

Chương 1876: Tiên lộ khó đi

Chương 1877: Tiên lộ khó đi (2)

Chương 1878: Thắng?

Chương 1879: Ảo mộng

Chương 1880: Áo mộng (2)

Chương 1881: Lặp lại

Chương 1882: Trồng "Nhân"

Chương 1883: Trồng "Nhân" (2)

Chương 1884: Cách luyện hóa đặc thù

Chương 1885: Cách luyện hóa đặc thù (2)

Chương 1886: Vạn pháp giai không, nhân quả bất không

Chương 1887: Định quả tìm nhân

Chương 1888: Định quả tìm nhân (2)

Chương 1889: Đọa hóa

Chương 1890: Không có "Quả"

Chương 1891: Không có "Quả" (2)

Chương 1892: Tiên nhân này quá ngu ngốc

Chương 1893: Tiên nhân này quá ngu ngốc (2)

Chương 1894: Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!

Chương 1895: Không sợ tiên ma không sợ trời!

Chương 1896: Không sợ tiên ma không sợ trời! (2)

Chương 1897: Chín mặt trời giữa trời

Chương 1898: Chín mặt trời giữa trời (2)

Chương 1899: Quy về vĩnh tịch

Chương 1900: Tạo hóa vào tay

Chương 1901: Tạo hóa vào tay (2)

Chương 1902: Kỷ thủ

Chương 1903: Sư tỷ mất tích?

Chương 1904: Sư tỷ mất tích? (2)

Chương 1905: Vong

Chương 1906: Chỉ có thể để lão tổ chịu thiệt thòi

Chương 1907: Chỉ có thể để lão tổ chịu thiệt thòi (2)

Chương 1908: Thành tiên chỉ "Nhân"

Chương 1909: Đường vô địch vạn tộc!

Chương 1910: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

Chương 1911: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

Chương 1912: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

Chương 1913: Chiêu đãi chu toàn

Chương 1914: Trở về tông môn

Chương 1915: Trở về tông môn (2)

Chương 1916: Việc khiến lòng người thoải mái

Chương 1917: Tông Chủ tọa trấn

Chương 1918: Tông Chủ tọa trấn (2)

Chương 1919: Hoang vu dã ngoại

Chương 1920: Có phải quá to gan không?

Chương 1921: Có phải quá to gan không? (2)

Chương 1922: Không ngờ...

Chương 1923: Trong sạch

Chương 1924: Trong sạch (2)

Chương 1925: Chẳng lẽ bản cung còn lừa ngươi?

Chương 1926: Mệnh lệnh của Tông Chủ

Chương 1927: Mệnh lệnh của Tông Chủ (2)

Chương 1928: Nhượng bộ

Chương 1929: Việc đăng cơ

Chương 1930: Lại gặp sư tôn

Chương 1931: Lại gặp sư tôn (2)

Chương 1932: Tiên lộ khó đi

Chương 1933: Khí thế là vua

Chương 1934: Khí thế là vua (2)

Chương 1935: Trưởng giả ban thưởng, không dám từ

Chương 1936: Tất cả đều muốn...

Chương 1937: Tất cả đều muốn... (2)

Chương 1938: Nhất định phải tu luyện!

Chương 1939: Lại là mười ngày...

Chương 1940: Lại là mười ngày... (2)

Chương 1941: Tu luyện thuật pháp

Chương 1942: Bị tập kích

Chương 1943: Bị tập kích (2)

Chương 1944: [Ôn Tâm Chú]

Chương 1945: [Ôn Tâm Chú] (2)

Chương 1946: Một tuyến tiên cơ

Chương 1947: Bác La khoáng mạch

Chương 1948: Bác La khoáng mạch (2)

Chương 1949: Xuất phát!

Chương 1950: Triều hội hoàng triều

Chương 1951: Triều hội hoàng triều (2)

Chương 1952: Ứng chiến

Chương 1953: Thánh Tử làm việc

Chương 1954: Thánh Tử làm việc (2)

Chương 1955: Bày tiệc mời khách...

Chương 1956: Trùng hợp?

Chương 1957: Trùng hợp? (2)

Chương 1958: Can đảm

Chương 1959: Can đảm (2)

Chương 1960: Ngày quyết chiến

Chương 1961: Trợ uy cho ta!

Chương 1962: Vì đại đạo

Chương 1963: Vì đại đạo (2)

Chương 1964: Chính đạo... Ma đạo...

Chương 1965: Chính đạo... Ma đạo... (2)

Chương 1966: Việc ác từng đống

Chương 1967: Khai chiến

Chương 1968: Ba chiêu

Chương 1969: Ba chiêu (2)

Chương 1970: Khí thế như hồng

Chương 1971: Tái chiến

Chương 1972: Tái chiến (2)

Chương 1973: Chiến tường kim giáp

Chương 1974: Pháp tắc cấm chế

Chương 1975: Pháp tắc cấm chế (2)

Chương 1976: [Cửu Tử thần thông]

Chương 1977: Thế lực ngang nhau!

Chương 1978: Thế lực ngang nhau! (2)

Chương 1979: Kính Trung thuật

Chương 1980: Bảo vật trấn triều

Chương 1981: Bảo vật trấn triều (2)

Chương 1982: Chúng sinh đều thấy

Chương 1983: Trận thắng đầu tiên trên tiên lộ!

Chương 1984: Trận thắng đầu tiên trên tiên lộ! (2)

Chương 1985: Chắc chắn chủ nhân rất vuit

Chương 1986: Thái Thượng trưởng lão Thánh tông

Chương 1987: Thái Thượng trưởng lão Thánh tông (2)

Chương 1988: Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo, Chân Ngã đạo

Chương 1989: Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo, Chân Ngã đạo (2)

Chương 1990: Hợp Đạo kỳ!

Chương 1991: Chúc mừng đồ nhi

Chương 1992: Chúc mừng đồ nhi (2)

Chương 1993: Làm trái thiên cương

Chương 1994: Ngưỡng mộ tiền bối

Chương 1995: Ngưỡng mộ tiền bối (2)

Chương 1996: Tiến cử sư muội

Chương 1997: Ba pháp tắc

Chương 1998: Lãng quên

Chương 1999: Lãng quên (2)

Chương 2000: Ta có chính sự

Chương 2001: Chính sự bắt đầu

Chương 2002: Chính sự bắt đầu (2)

Chương 2003: Một gian cuối cùng

Chương 2004: Ý quyết tử

Chương 2005: Ý quyết tử (2)

Chương 2006: Yến Tê thành

Chương 2007: Ân oán cá nhân

Chương 2008: Ấn oán cá nhân (2)

Chương 2009: Hệ thống trí năng 6.0 bản tiên lộ dùng thử

Chương 2010: [Câu Mệnh Chú]

Chương 2011: Xử trí

Chương 2012: Xử trí (2)

Chương 2013: Ngọc giản

Chương 2014: Vật về chủ cũ

Chương 2015: Vật về chủ cũ (2)

Chương 2016: Phục thị

Chương 2017: Việc nhờ vả

Chương 2018: Việc nhờ vả (2)

Chương 2019: Truyền vị

Chương 2020: Truyền vị (2)

Chương 2021: [Thất Sát Di Tai kỳ]

Chương 2022: Có việc gấp...

Chương 2023: Có việc gấp... (2)

Chương 2024: Ngày đại chiến

Chương 2025: Chỉ tiến không lùi!

Chương 2026: Chỉ tiến không lùi! (2)

Chương 2027: Pháp tắc đối đầu

Chương 2028: Binh xe ngựa pháo

Chương 2029: Binh xe ngựa pháo (2)

Chương 2030: Bản thể và hóa thân

Chương 2031: Nhập mộng!

Chương 2032: Nhập mộng! (2)

Chương 2033: Hai chiến trường

Chương 2034: Hai chiến trường (2)

Chương 2035: "Tướng" cờ

Chương 2036: Áp chế

Chương 2037: Áp chế (2)

Chương 2038: Tiên nhân?

Chương 2039: [Tiên lộ phúc duyên]

Chương 2040: [Tiên lộ phúc duyên] (2)

Chương 2041: Không cứu được...

Chương 2042: Đưa tặng thành công

Chương 2043: Đưa tặng thành công (2)

Chương 2044: Thành Chủ thắng?

Chương 2045: Thành Chủ tạm thời

Chương 2046: Thành Chủ tạm thời (2)

Chương 2047: Mệnh hồn tân hỏa

Chương 2048: Sư tôn giải đáp

Chương 2049: Sư tôn giải đáp (2)

Chương 2050: Tiên lộ chân chính

Chương 2051: Tiên lộ chân chính (2)

Chương 2052: Có phải Bùi Lăng đã tu luyện công pháp Vô Thủy

Chương 2053: Tư Hồng Khuynh Yến tức giận

Chương 2054: Tư Hồng Khuynh Yến tức giận (2)

Chương 2055: Tố Chân Thiên

Chương 2056: Ma đầu kia là người tốt

Chương 2057: Ma đầu kia là người tốt (2)

Chương 2058: Thực hiện hứa hẹn

Chương 2059: Bùi Lăng đã tới

Chương 2060: Bùi Lăng đã tới (2)

Chương 2061: Trọng Minh tông làm...

Chương 2062: Mạnh Hồng Huyến

Chương 2063: Mạnh Hồng Huyến (2)

Chương 2064: vãn bối cũng không có ác ý

Chương 2065: Sao Mạnh Thái Thượng trưởng lão lại đổi váy áo?

Chương 2066: Trận chiến thứ ba

Chương 2067: Trận chiến thứ ba (2)

Chương 2068: Người ma môn tới

Chương 2069: [Thự Hà Thiên Ấn]

Chương 2070: [Thự Hà Thiên Ấn] (2)

Chương 2071: Vô Pháp chi địa

Chương 2072: Không kịp trở tay

Chương 2073: Không kịp trở tay (2)

Chương 2074: Bị đánh tơi bời...

Chương 2075: Bị đánh tơi bởi... (2)

Chương 2076: Không tranh cùng thế, chỉ luận cùng tâm

Chương 2077: Để lại nửa cái mạng?

Chương 2078: Để lại nửa cái mạng? (2)

Chương 2079: Sơ hở!

Chương 2080: Đổi một đầu "Nhân"

Chương 2081: Đổi một đầu "Nhân" (2)

Chương 2082: Cuối cùng Bùi tiên đế đã nghiêm túc

Chương 2083: Đưa tặng Tố Chân Thiên

Chương 2084: Đưa tặng Tố Chân Thiên (2)

Chương 2085: Mưu đồ bí mật

Chương 2086: Cản đường

Chương 2087: Cản đường (2)

Chương 2088: Yêu tu Hợp Đạo

Chương 2089: Chiến!

Chương 2090: Chiến! (2)

Chương 2091: Tìm được truyền nhân

Chương 2092: Đồng hành cả quãng đường

Chương 2093: Đồng hành cả quãng đường (2)

Chương 2094: Tiên lộ làm trọng

Chương 2095: Một hiểu lầm

Chương 2096: Một hiểu lầm (2)

Chương 2097: Hợp Đạo trung kỳ

Chương 2098: Hợp Đạo trung kỳ (2)

Chương 2099: Vấn đề pháp tắc

Chương 2100: Lại vào Vĩnh Dạ hoang mạc

Chương 2101: Lại vào Vĩnh Dạ hoang mạc (2)

Chương 2102: Bản tiên thiếu một môn tiên thuật...

Chương 2103: Giải phong cấm

Chương 2104: Lại trở về trường tư thục

Chương 2105: Lại trở về trường tư thục (2)

Chương 2106: [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền]

Chương 2107: Thanh thiên chi nhãn

Chương 2108: Thanh thiên chi nhãn (2)

Chương 2109: Hàn Âm Kiếm tông

Chương 2110: Hàn Ám Kiếm tông (2)

Chương 2111: Kiếm Thần

Chương 2112: Chiến thư, trả lại kiếm

Chương 2113: Tê Kiếm sơn, Ngộ Kiếm uyên

Chương 2114: Tê Kiếm sơn, Ngộ Kiếm uyên (2)

Chương 2115: Một trận chiến sớm

Chương 2116: Trong tối tăm

Chương 2117: Trong tối tăm (2)

Chương 2118: [Trảm Tiên Kiếm Ý]

Chương 2119: Một kiếm

Chương 2120: Một kiếm (2)

Chương 2121: Hiện tại có thể tiếp nhận khiêu chiến

Chương 2122: Một trận chiến công bằng

Chương 2123: Một trận chiến công bằng (2)

Chương 2124: Chiến kiếm thần!

Chương 2125: Chiến kiếm thần! (2)

Chương 2126: Thế gian vạn pháp, một kiếm trảm chỉ!

Chương 2127: Đạo tâm

Chương 2128: Chỉ lấy đao trong tay, mở ra tiên lộ ta thăng!

Chương 2129: Chỉ lấy đao trong tay, mở ra tiên lộ ta thăng! (2)

Chương 2130: Một chiêu phân thắng thua

Chương 2131: Dụng ý sâu xa

Chương 2132: Dụng ý sâu xa (2)

Chương 2133: Chuẩn bị xong lễ vật tài liệu

Chương 2134: Chuẩn bị xong lễ vật tài liệu (2)

Chương 2135: Coi như không xảy ra chuyện gì

Chương 2136: Pháp tắc đồng giá

Chương 2137: Vòng mặt trời thứ tư

Chương 2138: Vòng mặt trời thứ tư (2)

Chương 2139: Nghiêm Tư Thuần

Chương 2140: Đến Cửu Nghi sơn

Chương 2141: Đến Cửu Nghi sơn (2)

Chương 2142: [Nghịch mệnh chủy thủ]

Chương 2143: Cầm đi làm đệm

Chương 2144: Cầm đi làm đệm (2)

Chương 2145: Việc lớn của Cửu Nghi sơn

Chương 2146: Tư Hồng Diệu Ly quay lại bên cạnh Thánh Tử

Chương 2147: Tư Hồng Diệu Ly quay lại bên cạnh Thánh Tử (2)

Chương 2148: Làm xong đệm

Chương 2149: Lân trước làm rất tốt!

Chương 2150: Lần trước làm rất tốt! (2)

Chương 2151: Vi sư dạy ngươi bao nhiêu lân...

Chương 2152: Chuẩn bị dẫn kiếp

Chương 2153: Phong ấn suy yếu

Chương 2154: Phong ấn suy yếu (2)

Chương 2155: Tiên thuật mạnh lên

Chương 2156: Tiên thuật mạnh lên (2)

Chương 2157: (Diễn Pháp Lục Lệnh]

Chương 2158: Một đoạn rễ cây

Chương 2159: Một đoạn rễ cây (2)

Chương 2160: [Vong Ứu chủy thủ]

Chương 2161: Cùng luận đạo

Chương 2162: Trận chiến thứ năm

Chương 2163: Trận chiến thứ năm (2)

Chương 2164: Không thể gây chuyện

Chương 2165: Sơn Chủ Cửu Nghi sơn

Chương 2166: Sơn Chủ Cửu Nghi sơn (2)

Chương 2167: Thánh Tử sẽ ngăn cản Kiếm Thần giúp chúng ta!

Chương 2168: Dường như đã từng quen biết

Chương 2169: Dường như đã từng quen biết (2)

Chương 2170: Một đao!

Chương 2171: Trận chiến này chưa kết thúc!

Chương 2172: Trận chiến này chưa kết thúc! (2)

Chương 2173: Ai dám ra tay, ta giết người đó!

Chương 2174: Ai dám ra tay, ta giết người đó! (2)

Chương 2175: Nửa canh giờ

Chương 2176: Không hoàn chỉnh

Chương 2177: Không hoàn chỉnh (2)

Chương 2178: Tổ sư ra tay

Chương 2179: Bản tiên chắc chắn hậu tạ

Chương 2180: Bản tiên chắc chắn hậu tạ (2)

Chương 2181: Tiểu bối gan to bằng trời

Chương 2182: Tầm nhìn của Thánh Tử quá hạn hẹp

Chương 2183: Tâm nhìn của Thánh Tử quá hạn hẹp (2)

Chương 2184: Trảm thần mộc

Chương 2185: Hệ thống bắt đầu đột phá cho ngài...

Chương 2186: Hệ thống bắt đầu đột phá cho ngài... (2)

Chương 2187: Làm sao bây giờ?

Chương 2188: Hợp Đạo hậu kỳ

Chương 2189: Danh ngạch

Chương 2190: Danh ngạch (2)

Chương 2191: Bí ẩn tiên lộ

Chương 2192: Tam đại thần mộc

Chương 2193: "Phục Cùng" tổ sư

Chương 2194: "Phục Cùng" tổ sư (2)

Chương 2195: Bản Thánh Tử sẽ đến ngay

Chương 2196: Bản Thánh Tử sẽ đến ngay (2)

Chương 2197: Việc bên lão tổ không vội

Chương 2198: Đối mặt với tổ sư

Chương 2199: Đối mặt với tổ sư (2)

Chương 2200: Nhân quả Lệ thị

Chương 2201: Một thời đại

Chương 2202: Một thời đại (2)

Chương 2203: "U Dương" đao thánh

Chương 2204: Một phần danh sách

Chương 2205: Một phần danh sách (2)

Chương 2206: Luân Hồi tháp dụng ý khó dò!

Chương 2207: Nữ đồ đệ?

Chương 2208: Nữ đồ đệ? (2)

Chương 2209: Gặp nhau nơi ngõ hẹp

Chương 2210: Lấy an nguy thiên hạ làm trọng

Chương 2211: Lấy an nguy thiên hạ làm trọng (2)

Chương 2212: Không cho người ngoài biết

Chương 2213: Bái kiến chủ mẫu

Chương 2214: Bái kiến chủ mẫu (2)

Chương 2215: Thực Nguyệt Chi Yến

Chương 2216: Không tiện đến đây

Chương 2217: Không tiện đến đây (2)

Chương 2218: Giáo Chủ Thiên Sinh giáo

Chương 2219: Tôn ti quý tiện

Chương 2230: Giết người bịt miệng

Chương 2231: Giết người bịt miệng (2)

Chương 2232: Âm Dương nhị tướng

Chương 2233: Đi trước báo thù

Chương 2234: Đi trước báo thù (2)

Chương 2235: Đại chiến sớm

Chương 2236: Một chọi một

Chương 2237: Một chọi một (2)

Chương 2238: Chính thức khai chiến

Chương 2239: Tuyệt sắc như thế...

Chương 2240: Tuyệt sắc như thế... (2)

Chương 2241: Âm tướng

Chương 2242: Hai tầng huyễn cảnh

Chương 2243: Hai tầng huyễn cảnh (2)

Chương 2244: Kịch chiến!

Chương 2245: Bất tử

Chương 2246: Bất tử (2)

Chương 2247: Đừng mong còn sống trở về

Chương 2248: Đại thắng

Chương 2249: Đại thắng (2)

Chương 2250: "Chúc Y" tổ sư

Chương 2251: "Chúc Y" tổ sư (2)

Chương 2252: Không thể nhận mệnh

Chương 2253: Bình phong khô lâu

Chương 2254: Bình phong khô lâu (2)

Chương 2255: Nhanh tới quan chiến...

Chương 2256: Giữa ban ngày ban mặt...

Chương 2257: Giữa ban ngày ban mặt... (2)

Chương 2258: Chỉ mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi

Chương 2259: Tông Chủ tông ta đoan trang thận trọng

Chương 2260: Tông Chủ tông ta đoan trang thận trọng (2)

Chương 2261: Ảnh lưu niệm

Chương 2262: Không có việc ác gì khác...

Chương 2263: Không có việc ác gì khác... (2)

Chương 2264: Ta và Tư Hồng tông chủ chỉ là bằng hữu bình

Chương 2265: Đạo kiếp

Chương 2266: Tiến về Luân Hồi tháp

Chương 2267: Tiến về Luân Hồi tháp (2)

Chương 2268: Cung nghênh tổ sư

Chương 2269: "Ngũ Ôn" tổ sư

Chương 2270: "Ngũ Ôn" tổ sư (2)

Chương 2271: Trận chiến giáo hóa

Chương 2272: Phu thê tình thâm

Chương 2273: Phu thê tình thâm (2)

Chương 2274: Cự Sương thành

Chương 2275: Cự Sương thành (2)

Chương 2276: Nhân tài cứu thế

Chương 2277: Trận chiến này bất công!

Chương 2278: Trận chiến này bất công! (2)

Chương 2279: [Một Phương Tịnh Thổ]

Chương 2280: [Một Phương Tịnh Thổ] (2)

Chương 2281: Linh thạch miễn phí

Chương 2282: Linh thạch miễn phí (2)

Chương 2283: Thánh tháp giáo hóa

Chương 2284: Chúng sinh tham lam

Chương 2285: Chúng sinh tham lam (2)

Chương 2286: Chiếu rọi nguồn gốc

Chương 2287: Có thể chống đỡ bao lâu?

Chương 2288: Có thể chống đỡ bao lâu? (2)

Chương 2289: Trận chiến quy tắc

Chương 2290: Trận chiến quy tắc (2)

Chương 2291: Củng cố đạo tâm

Chương 2292: Việc đồ thành chắc chắn không liên quan đến Bùi

Chương 2293: Việc đồ thành chắc chắn không liên quan đến Bùi

Chương 2294: Lạch trời

Chương 2295: Thiên uy đạo kiếp

Chương 2296: Thiên uy đạo kiếp (2)

Chương 2297: Ứng kiếp

Chương 2298: Trường sinh khó!

Chương 2299: Trường sinh khó! (2)

Chương 2300: Thắng!

Chương 2301: Không lãng phí

Chương 2302: Không lãng phí (2)

Chương 2303: Lần này đưa Tư Hồng Khuynh Yến đi...

Chương 2304: Diễn hóa thiên địa

Chương 2305: Diễn hóa thiên địa (2)

Chương 2306: Sủng cơ

Chương 2307: Hai môn tiên thuật

Chương 2308: Hai môn tiên thuật (2)

Chương 2309: Bùi tiên hữu đáng tin tưởng

Chương 2310: Chuẩn bị trước khi chiến đấu

Chương 2311: Chuẩn bị trước khi chiến đấu (2)

Chương 2312: Thức tỉnh

Chương 2313: Vô Thủy sơn trang

Chương 2314: Vô Thủy sơn trang (2)

Chương 2315: Chỉ luận đạo tâm

Chương 2316: Tiên Đế ngoại giới

Chương 2317: Tiên Đế ngoại giới (2)

Chương 2318: Căn cơ thượng giới

Chương 2319: Tam trọng giới thiên

Chương 2320: Tam trọng giới thiên (2)

Chương 2321: Bản tiên chỉ luận đạo với Trang Chủ!

Chương 2322: Người quan chiến

Chương 2323: Người quan chiến (2)

Chương 2324: Pháp tắc mạnh nhất!

Chương 2325: Uy nghiêm "Tiên Đế"

Chương 2326: Uy nghiêm "Tiên Đế" (2)

Chương 2327: Luận đạo bắt đầu

Chương 2328: Luận đạo bắt đầu (2)

Chương 2329: "Hồn Nghi" tiên đế

Chương 2330: "Hồn Nghi" tiên đế (2)

Chương 2331: Phản thủ làm công?

Chương 2332: Đạo lữ...

Chương 2333: Ràng buộc bản tâm

Chương 2334: Ràng buộc bản tâm (2)

Chương 2335: Tất cả đều là hư ảo

Chương 2336: Chia ăn

Chương 2337: Chia ăn (2)

Chương 2338: Cũng chỉ thế mà thôi

Chương 2339: Chân Tiên... Đọa Tiên

Chương 2340: Chân Tiên... Đọa Tiên (2)

Chương 2341: Đây là luận đạo!

Chương 2342: Huyễn cảnh thôi diễn

Chương 2343: Tổ sư chín tông đều tới!

Chương 2344: Tổ sư chín tông đều tới! (2)

Chương 2345: Từ không sinh có

Chương 2346: Từ không sinh có (2)

Chương 2347: Phong ấn Đọa Tiên, liên quan trọng đại!

Chương 2348: Trong bóng tối

Chương 2349: Trong bóng tối (2)

Chương 2350: Tiên sơn mây mưa

Chương 2351: Hỗn chiến

Chương 2352: Hỗn chiến (2)

Chương 2353: Có? Không?

Chương 2354: Có? Không? (2)

Chương 2355: xiềng xích bị nứt

Chương 2356: [Túy Ê Liệt Thần Châm]

Chương 2357: [Túy Ê Liệt Thần Châm] (2)

Chương 2358: Đau đớn!

Chương 2359: Thi triển thủ đoạn

Chương 2360: Thi triển thủ đoạn (2)

Chương 2361: Khống chế đạo kiếp

Chương 2362: Vấn đề

Chương 2363: Vấn đề (2)

Chương 2364: Hệ thống luận đạo

Chương 2365: Thắng!

Chương 2366: Thắng! (2)

Chương 2367: Hợp Đạo đỉnh phong

Chương 2368: Một nửa tiên lộ khác

Chương 2369: Một nửa tiên lộ khác (2)

Chương 2370: Ba đạo hợp nhất

Chương 2371: Về tông

Chương 2372: Về tông (2)

Chương 2373: Đều phải trả giá

Chương 2374: Việc lớn của tông môn

Chương 2375: Tổ sư triệu kiến

Chương 2376: Tổ sư triệu kiến (2)

Chương 2377: Các đời tổ sư

Chương 2378: Các đời tổ sư (2)

Chương 2379: Trọng Minh!

Chương 2380: Đại điển đăng cơ

Chương 2381: Đại điển đăng cơ (2)

Chương 2382: Người dẫn đường tiên lộ

Chương 2383: Công đức vô lượng

Chương 2384: Công đức vô lượng (2)

Chương 2385: Truyền thừa tổ sư

Chương 2386: Độ Kiếp kỳ!

Chương 2387: Độ Kiếp kỳ! (2)

Chương 2388: Chín mặt trời giữa trời

Chương 2389: Chín mặt trời giữa trời (2)

Chương 2390: Tình cảnh quỷ dị...

Chương 2391: Hoàng triều giận dữt

Chương 2392: Hoàng triều giận dữ! (2)

Chương 2393: Chung chủ chín tông

Chương 2394: Chung chủ chín tông (2)

Chương 2395: Tiên nhân

Chương 2396: Thiên cương nghịch tận kinh tiên biến, đại đạo

Chương 2397: Thiên cương nghịch tận kinh tiên biến, đại đạo

Chương 2398: Đường nhân tộc

Chương 2399: Ngọn nguồn nguyền rủa

Chương 2400: Ngọn nguồn nguyền rủa (2)

Chương 2401: Truyền thừa của ta

Chương 2402: Yêu tộc hoàng triều

Chương 2403: Yêu tộc hoàng triều (2)

Chương 2404: Xuất phát

Chương 2405: Tán tu

Chương 2406: Tán tu (2)

Chương 2407: Bạch Thảo trấn

Chương 2408: Quỷ kiệu

Chương 2409: Quỷ kiệu (2)

Chương 2410: Nấu canh, đu dây

Chương 2411: Giao người!

Chương 2412: Trưởng trấn

Chương 2413: Trưởng trấn (2)

Chương 2414: Điên đảo

Chương 2415: Điên đảo (2)

Chương 2416: Quy tắc trấn nhỏ

Chương 2417: Tá túc

Chương 2418: Sinh tử đảo ngược

Chương 2419: Sinh tử đảo ngược (2)

Chương 2420: Dê rừng, khách trọ

Chương 2421: Giáng lâm

Chương 2422: Giáng lâm (2)

Chương 2423: Chỉ cần chúng ta ngừng thật nhanh...

Chương 2424: Chạy thoát

Chương 2425: Chạy thoát (2)

Chương 2426: Sao có thể đối địch với ta?

Chương 2427: Sao có thể đối địch với ta? (2)

Chương 2428: Công chúa bị bán!

Chương 2429: U Dương đao thánh tình nghĩa vô song!

Chương 2430: U Dương đao thánh tình nghĩa vô song! (2)

Chương 2431: Yêu Đế!

Chương 2432: Nhân quả Thánh tông

Chương 2433: Nhân quả Thánh tông (2)

Chương 2434: Chúng ta trung thành không hai lòng với hoàng

Chương 2435: Trận đạo kiếp đầu

Chương 2436: Trận đạo kiếp đầu (2)

Chương 2437: Trận thiên kiếp này không có vấn đề gì!

Chương 2438: Thánh Tử ma môn!

Chương 2439: Thánh Tử ma môn! (2)

Chương 2440: Một kích tiện tay

Chương 2441: Một kích tiện tay (2)

Chương 2442: Tâm Ma kiếp

Chương 2443: Ván cờ lần này, chắc chắn không hề khó khăn!

Chương 2444: Ván cờ lần này, chắc chắn không hề khó khăn! (2)

Chương 2445: Gông xiềng

Chương 2446: Quy luật

Chương 2447: Quy luật (2)

Chương 2448: [Thời gian chuyển]

Chương 2449: Tâm trạng khá tốt

Chương 2450: Tâm trạng khá tốt (2)

Chương 2451: Thiếu chứng cứ

Chương 2452: Bất diệt

Chương 2453: Bất diệt (2)

Chương 2454: Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính

Chương 2455: Tầm Mộc

Chương 2456: Tâm Mộc (2)

Chương 2457: [Phân tích tâm ma]

Chương 2458: Ngọc Tuyết thiên hồ

Chương 2459: Ngọc Tuyết thiên hồ (2)

Chương 2460: Thiên kiêu xuất sắc nhất tộc ta!

Chương 2461: Thiên kiêu xuất sắc nhất tộc ta! (2)

Chương 2462: Nhắm mắt... mở mắt...

Chương 2463: Chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa?

Chương 2464: Chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa? (2)

Chương 2465: Tộc ta tin tức linh thông

Chương 2466: Tộc ta tin tức linh thông (2)

Chương 2467: Tiên vị!

Chương 2468: Hoàn thành phân tích

Chương 2469: Hoàn thành phân tích (2)

Chương 2470: Vạn vật ngủ say

Chương 2471: Nói tên thật

Chương 2472: Nói tên thật (2)

Chương 2473: Tộc trưởng anh minh thần võ!

Chương 2474: Tộc trưởng anh minh thần võ! (2)

Chương 2475: Nhìn thấu

Chương 2476: Như tiền bối mong muốn!

Chương 2477: Như tiền bối mong muốn! (2)

Chương 2478: Trận đạo kiếp thứ sáu

Chương 2479: Người gỗ

Chương 2480: Ván cờ sắp mở

Chương 2481: Ván cờ sắp mở (2)

Chương 2482: Ngẩng đầu

Chương 2483: Chúng sinh, chuyển động vì ta!

Chương 2484: Chúng sinh, chuyển động vì ta! (2)

Chương 2485: Vong hồn dưới đao

Chương 2486: Năm tháng quá khứ

Chương 2487: Năm tháng quá khứ (2)

Chương 2488: Vực ngoại hư không

Chương 2489: Các tông chuẩn bị

Chương 2490: Các tông chuẩn bị (2)

Chương 2491: Kiếp thứ bốn mươi chín

Chương 2492: Cực hạn giới này

Chương 2493: Cực hạn giới này (2)

Chương 2494: Có thể nhường đường?

Chương 2495: Đã có thể chiến một trận!

Chương 2496: "Bản nguyên"

Chương 2497: "Bản nguyên" (2)

Chương 2498: Thể xác hồng hoang

Chương 2499: Có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức!

Chương 2500: Có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức! (2)

Chương 2501: Lần sau đi Tố Chân Thiên...

Chương 2502: Mười phần chắc chín

Chương 2503: Đại chiến

Chương 2504: Đại chiến (2)

Chương 2505: Cũng có tiên thuật!

Chương 2506: Cũng có tiên thuật! (2)

Chương 2507: Yêu Đế chi vị

Chương 2508: Đánh cắp thể xác

Chương 2509: Đánh cắp thể xác (2)

Chương 2510: Tạm thắng!

Chương 2511: Chỉ thiếu một hơi

Chương 2512: Chỉ thiếu một hơi (2)

Chương 2513: Đây chắc chắn là thủ đoạn của ý chí Chân Tiên!

Chương 2514: Tiên nhân ban thưởng bảo vật

Chương 2515: Tiên nhân ban thưởng bảo vật (2)

Chương 2516: Trọng tội!

Chương 2517: Tiên nhân đấu pháp

Chương 2518: Tiên nhân đấu pháp (2)

Chương 2519: Tu sĩ tốt tuân thủ thiên điều

Chương 2520: Tu sĩ tốt tuân thủ thiên điều (2)

Chương 2521: Trận đạo kiếp thứ năm mươi

Chương 2522: Đi và ở lại

Chương 2523: Giao việc này cho tân vương

Chương 2524: Giao việc này cho tân vương (2)

Chương 2525: Ảo mộng trùng điệp

Chương 2526: Lựa chọn của Yêu Đế

Chương 2527: Lựa chọn của Yêu Đế (2)

Chương 2528: Tiên, không thể tính toán!

Chương 2529: Tâm kết của sư tôn

Chương 2530: Tâm kết của sư tôn (2)

Chương 2531: Không còn là người!

Chương 2532: Nhân quả quẩn thân

Chương 2533: Nhân quả quẩn thân (2)

Chương 2534: Thanh Yếu sơn

Chương 2535: Di tích hồng hoang

Chương 2536: Di tích hồng hoang (2)

Chương 2537: Ván cờ hung cát

Chương 2538: Ván cờ hung cát (2)

Chương 2539: Vạn yêu đến châu

Chương 2540: Vạn yêu đến chầu (2)

Chương 2541: Tân đế

Chương 2542: Ba vị yêu tôn

Chương 2543: Ba vị yêu tôn (2)

Chương 2544: Nhẹ nhàng thoát thân

Chương 2545: Giới thiên

Chương 2546: Giới thiên (2)

Chương 2547: Tu sĩ tốt! Tiên nhân tốt!

Chương 2548: Ác mộng luân hồi

Chương 2549: Ác mộng luân hồi (2)

Chương 2550: Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp

Chương 2551: Đại đạo Bản nguyên

Chương 2552: Tranh đoạt "Bản nguyên"

Chương 2553: Tranh đoạt "Bản nguyên" (2)

Chương 2554: Thu về pháp tắc

Chương 2555: Đầu "Bản nguyên" thứ ba

Chương 2556: Đầu "Bản nguyên" thứ ba (2)

Chương 2557: [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên

Chương 2558: [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên

Chương 2559: [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] !

Chương 2560: đồ nhi tốt!

Chương 2561: Sinh ra

Chương 2562: Sinh ra (2)

Chương 2563: Ván cờ lần trước

Chương 2564: Thiên tài đan đạo

Chương 2565: Thiên tài đan đạo (2)

Chương 2566: Đệ tử hoàn mỹ!

Chương 2567: Đếm kỹ hồng nhan

Chương 2568: Đếm kỹ hồng nhan (2)

Chương 2569: Cũng may sư tỷ không biết...

Chương 2570: Không được rời đi

Chương 2571: Không được rời đi (2)

Chương 2572: Tiếp nhân quả

Chương 2573: Tiếp nhân quả (2)

Chương 2574: Hoàn mỹ cực đoan

Chương 2575: Vô Cấu thái! Hỗn Độn thái!

Chương 2576: [Kim quan táng thế]

Chương 2577: [Kim quan táng thế] (2)

Chương 2578: Bất thế truyền thừa!

Chương 2579: Cổ thành ở đáy biển

Chương 2580: Cổ thành ở đáy biển (2)

Chương 2581: Cọc truyền thừa tiếp theo

Chương 2582: Thế giới điên đảo

Chương 2583: Thế giới điên đảo (2)

Chương 2584: Muốn nhận thức một chút

Chương 2585: Tại hạ không có bất kỳ ý đồ gì!

Chương 2586: Tại hạ không có bất kỳ ý đồ gì! (2)

Chương 2587: Vi phu truyền cho ngươi một môn thủ đoạn...

Chương 2588: Tầm Mộc ra tay

Chương 2589: Tâm Mộc ra tay (2)

Chương 2590: "Không Mông" tiền bối sẽ không biết!

Chương 2591: Kiều Từ Quang chưa hề vào U Tố mội!

Chương 2592: Kiều Từ Quang chưa hề vào U Tố mội (2)

Chương 2593: Có thể một, không thể hai

Chương 2594: Kính xin tiền bối phân thêm mấy bộ hóa thân...

Chương 2595: Bùi Lăng không sao chứ?

Chương 2596: Bùi Lăng không sao chứ? (2)

Chương 2597: Ngu Uyên

Chương 2598: Đây là một hiểu lầm

Chương 2599: Đây là một hiểu lầm (2)

Chương 2600: Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân!

Chương 2601: Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực!

Chương 2602: Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực! (2)

Chương 2603: Bốn vị tổ sư

Chương 2604: Vận khí không tệ!

Chương 2605: Vận khí không tệ! (2)

Chương 2606: Chậm chạp

Chương 2607: Chiến Tâm Mộc

Chương 2608: Chiến Tầm Mộc (2)

Chương 2609: Giết!

Chương 2610: Đồ đằng

Chương 2611: Đồ đằng (2)

Chương 2612: nghi thức cổ xưa

Chương 2613: Bóc ra pháp tắc

Chương 2614: Bóc ra pháp tắc (2)

Chương 2615: Thiên cương

Chương 2616: Ba đầu pháp tắc

Chương 2617: Ba đầu pháp tắc (2)

Chương 2618: Một đạo đồ đằng cuối cùng

Chương 2619: Đại đạo "Bản nguyên"

Chương 2620: Đại đạo "Bản nguyên" (2)

Chương 2621: Trảm pháp trảm đạo trảm mệnh trảm tiên ma!

Chương 2622: Chức vụ nhật lạc

Chương 2623: Chức vụ nhật lạc (2)

Chương 2624: Ba môn thần thông

Chương 2625: Một ngày là sư...

Chương 2626: Một ngày là sư... (2)

Chương 2627: Lễ vật cho ý chí Chân Tiên...

Chương 2628: Lễ vật cho ý chí Chân Tiên... (2)

Chương 2629: Kim cổ chỉ tranh, song tiên đánh cờ!

Chương 2630: Đại đạo vô tình

Chương 2631: Làm trái thiên cương là được!

Chương 2632: Làm trái thiên cương là được! (2)

Chương 2633: Ngu Uyên nhất chiến táng hồng hoang; Chín tông

Chương 2634: Ngu Uyên nhất chiến táng hồng hoang; Chín tông

Chương 2635: Hội giao dịch thăng tiên

Chương 2636: Người làm trái thiên cương, không được thành

Chương 2637: Người làm trái thiên cương, không được thành

Chương 2638: Danh ngạch vào ván cờ

Chương 2639: Ba ngày chuẩn bị

Chương 2640: Xin Bùi Lăng tạm thời thu liễm bản tính...

Chương 264I: Xin Bùi Lăng tạm thời thu liễm bản tính... (2)

Chương 2642: Không phải tộc loại của ta...

Chương 2643: Tiên chức

Chương 2644: Tiên chức (2)

Chương 2645: [Âm Cực Vô Tướng]

Chương 2646: Đi Phù Sinh cảnh!

Chương 2647: Đi Phù Sinh cảnh! (2)

Chương 2648: Đại Thừa chín tông

Chương 2649: Hạ cờ Thiên Nguyên

Chương 2650: Hạ cờ Thiên Nguyên (2)

Chương 2651: Vào ván cờ phù sinh

Chương 2652: Vào ván cờ phù sinh (2)

Chương 2653: Hồng hoang!

Chương 2654: Long Nữ

Chương 2655: Long Nữ (2)

Chương 2656: Mạng người như kiến

Chương 2657: Trống ba quân cờ

Chương 2658: Trống ba quân cờ (2)

Chương 2659: Không chỉ một vị tiên!

Chương 2660: Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước!

Chương 2661: Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước! (2)

Chương 2662: Bóng đen

Chương 2663: Bóng đen (2)

Chương 2664: Đói

Chương 2665: Nhiệm vụ hồng hoang

Chương 2666: Nhiệm vụ hồng hoang (2)

Chương 2667: Khiêm nhường

Chương 2668: Năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc...

Chương 2669: Năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc... (2)

Chương 2670: Ván cờ đại hung

Chương 2671: Ván cờ đại hung (2)

Chương 2672: Cách không kêu gọi

Chương 2673: Không thể đáp lại!

Chương 2674: Thực phẩm chín

Chương 2675: Thực phẩm chín (2)

Chương 26/76: Đại đạo mênh mông, không phải tranh đấu sớm

Chương 2677: Đại đạo mênh mông, không phải tranh đấu sớm

Chương 2678: Đầu "Bản nguyên" thứ tư

Chương 2679: Ám tử

Chương 2680: Am hiểu chiến đấu nhất!

Chương 2681: Am hiểu chiến đấu nhất! (2)

Chương 2682: Mặt trời mọc

Chương 2683: Mặt trời mọc (2)

Chương 2684: Mặt trời mọc (3)

Chương 2685: Mặt trời mọc (4)

Chương 2686: Mặt trời mọc (5)

Chương 2687: Mặt trời mọc (6)

Chương 2688: Thế cục tốt đẹp!

Chương 2689: Thế cục tốt đẹp! (2)

Chương 2690: Thế cục tốt đẹp! (3)

Chương 2691: Thế cục tốt đẹp! (4)

Chương 2692: Thế cục tốt đẹp! (5)

Chương 2693: Thế cục tốt đẹp! (6)

Chương 2694: Vì sao hạ giới?

Chương 2695: Vì sao hạ giới? (2)

Chương 2696: Vì sao hạ giới? (3)

Chương 2697: Vì sao hạ giới? (4)

Chương 2698: Vì sao hạ giới? (5)

Chương 2699: Vì sao hạ giới? (6)

Chương 2700: Như nào là "Tiên"?

Chương 2701: Như nào là "Tiên"? (2)

Chương 2702: Như nào là "Tiên"? (3)

Chương 2703: Như nào là "Tiên"? (4)

Chương 2704: Như nào là "Tiên"? (5)

Chương 2705: Hệ thống thao tác liên hoàn...

Chương 2706: Hệ thống thao tác liên hoàn... (2)

Chương 2707: Hệ thống thao tác liên hoàn... (3)

Chương 2708: Hệ thống thao tác liên hoàn... (4)

Chương 2709: Hệ thống thao tác liên hoàn... (5)

Chương 2710: Hệ thống thao tác liên hoàn... (6)

Chương 2711: Hệ thống thao tác liên hoàn... (7)

Chương 2712: Năm tháng sử thi

Chương 2713: Năm tháng sử thi (2)

Chương 2714: Năm tháng sử thi (3)

Chương 2715: Năm tháng sử thi (4)

Chương 2716: Năm tháng sử thi (5)

Chương 2717: Năm tháng sử thi (6)

Chương 2718: Phía dưới huyết nguyệt

Chương 2719: Phía dưới huyết nguyệt (2)

Chương 2720: Phía dưới huyết nguyệt (3)

Chương 2721: Phía dưới huyết nguyệt (4)

Chương 2722: Phía dưới huyết nguyệt (5)

Chương 2723: Phía dưới huyết nguyệt (6)

Chương 2724: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về?

Chương 2725: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (2)

Chương 2726: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (3)

Chương 2727: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (4)

Chương 2728: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (5)

Chương 2729: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (6)

Chương 2730: Cảnh giới tiên nhân

Chương 2731: Cảnh giới tiên nhân (2)

Chương 2732: Cảnh giới tiên nhân (3)

Chương 2733: Cảnh giới tiên nhân (4)

Chương 2734: Cảnh giới tiên nhân (5)

Chương 2735: Cảnh giới tiên nhân (6)

Chương 2736: Long hậu có thưởng

Chương 2737: Long hậu có thưởng (2)

Chương 2738: Long hậu có thưởng (3)

Chương 2739: Long hậu có thưởng (4)

Chương 2740: Long hậu có thưởng (5)

Chương 2741: Sai chỗ

Chương 2742: Sai chỗ (2)

Chương 2743: Sai chỗ (3)

Chương 2744: Sai chỗ (4)

Chương 2745: Sai chỗ (5)

Chương 2746: Sai chỗ (6)

Chương 2747: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon

Chương 2748: Ấn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (2)

Chương 2749: Ấn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (3)

Chương 2750: Án tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (4)

Chương 2751: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (5)

Chương 2752: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (6)

Chương 2753: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (7)

Chương 2754: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại

Chương 2755: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (2)

Chương 2756: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (3)

Chương 2757: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (4)

Chương 2758: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (5)

Chương 2759: Ban ngày quá ngắn

Chương 2760: Ban ngày quá ngắn (2)

Chương 2761: Ban ngày quá ngắn (3)

Chương 2762: Ban ngày quá ngắn (4)

Chương 2763: Ban ngày quá ngắn (5)

Chương 2764: Ban ngày quá ngắn (6)

Chương 2765: Vạn tiên hội

Chương 2766: Vạn tiên hội (2)

Chương 2767: Vạn tiên hội (3)

Chương 2768: Vạn tiên hội (4)

Chương 2769: Vạn tiên hội (5)

Chương 2770: Vạn tiên hội (6)

Chương 2771: Người làm trái thiên cương, chết!

Chương 2772: Người làm trái thiên cương, chết! (2)

Chương 2773: Người làm trái thiên cương, chết! (3)

Chương 27/4: Người làm trái thiên cương, chết! (4)

Chương 2775: Người làm trái thiên cương, chết! (5)

Chương 27/6: Ba quy tắc thiên cương

Chương 2777: Ba quy tắc thiên cương (2)

Chương 2778: Ba quy tắc thiên cương (3)

Chương 2719: Ba quy tắc thiên cương (4)

Chương 2780: Ba quy tắc thiên cương (5)

Chương 2781: Ba quy tắc thiên cương (6)

Chương 2782: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này

Chương 2783: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (2)

Chương 2784: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (3)

Chương 2785: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (4)

Chương 2786: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (5)

Chương 2787: Mở rộng tầm mắt

Chương 2788: Mở rộng tầm mắt (2)

Chương 2789: Mở rộng tầm mắt (3)

Chương 2790: Mở rộng tầm mắt (4)

Chương 2791: Mở rộng tầm mắt (5)

Chương 2792: Mở rộng tầm mắt (6)

Chương 2793: Sau này đừng đi tiên hội!

Chương 2794: Sau này đừng đi tiên hội! (2)

Chương 2795: Sau này đừng đi tiên hội! (3)

Chương 2796: Sau này đừng đi tiên hội! (4)

Chương 2797: Sau này đừng đi tiên hội! (5)

Chương 2798: Sau này đừng đi tiên hội! (6)

Chương 2799: Thiên đạo thiên cương

Chương 2800: Thiên đạo thiên cương (2)

Chương 2801: Thiên đạo thiên cương (3)

Chương 2802: Thiên đạo thiên cương (4)

Chương 2803: Thiên đạo thiên cương (5)

Chương 2804: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

Chương 2805: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

Chương 2806: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

Chương 2807: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm người của vãn bối! (4)

Chương 2808: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm người của vãn bối! (5)

Chương 2809: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ!

Chương 2810: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (2)

Chương 2811: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (3)

Chương 2812: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (4)

Chương 2813: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (5)

Chương 2814: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (6)

Chương 2815: Sinh tử có khác, đã đi đừng về

Chương 2816: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (2)

Chương 2817: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (3)

Chương 2818: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (4)

Chương 2819: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (5)

Chương 2820: Hương vị của "Quyệt"

Chương 2821: Hương vị của "Quyệt" (2)

Chương 2822: Hương vị của "Quyệt" (3)

Chương 2823: Hương vị của "Quyệt" (4)

Chương 2824: Hương vị của "Quyệt" (5)

Chương 2825: Hương vị của "Quyệt" (6)

Chương 2826: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực l

Chương 2827: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (2)

Chương 2828: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (3)

Chương 2829: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (4)

Chương 2830: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (5)

Chương 2831: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (6)

Chương 2832: U Minh chi chủ!

Chương 2833: U Minh chi chủ! (2)

Chương 2834: U Minh chi chủ! (3)

Chương 2835: U Minh chi chủ! (4)

Chương 2836: U Minh chi chủ! (5)

Chương 2837: U Minh chi chủ! (6)

Chương 2838: Vương không đối đầu với Vương

Chương 2839: Vương không đối đầu với Vương (2)

Chương 2840: Vương không đối đầu với Vương (3)

Chương 2841: Vương không đối đầu với Vương (4)

Chương 2842: Vương không đối đầu với Vương (5)

Chương 2843: Nể mặt "Ly La" tiên tôn!

Chương 2844: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (2)

Chương 2845: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (3)

Chương 2846: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (4)

Chương 2847: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (5)

Chương 2848: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (6)

Chương 2849: Định "Quả" tìm "Nhân"

Chương 2850: Định "Quả" tìm "Nhân". (2)

Chương 2851: Định "Quả" tìm "Nhân". (3)

Chương 2852: Định "Quả" tìm "Nhân" (4)

Chương 2853: Định "Quả" tìm "Nhân"! (5)

Chương 2854: U Minh nữ tiên

Chương 2855: U Minh nữ tiên (2)

Chương 2856: U Minh nữ tiên (3)

Chương 2857: U Minh nữ tiên (4)

Chương 2858: U Minh nữ tiên (5)

Chương 2859: Hình phạt tàn khốc nhất!

Chương 2860: Hình phạt tàn khốc nhất! (2)

Chương 2861: Hình phạt tàn khốc nhất! (3)

Chương 2862: Hình phạt tàn khốc nhất! (4)

Chương 2863: Hình phạt tàn khốc nhất! (5)

Chương 2864: Hình phạt tàn khốc nhất! (6)

Chương 2865: Ký ức

Chương 2866: Ký ức (2)

Chương 2867: Ký ức (3)

Chương 2868: Ký ức (4)

Chương 2869: Ký ức (5)

Chương 2870: Thay phiên dùng hình

Chương 2871: Thay phiên dùng hình (2)

Chương 2872: Thay phiên dùng hình (3)

Chương 2873: Thay phiên dùng hình (4)

Chương 2874: Thay phiên dùng hình (5)

Chương 2875: Thay phiên dùng hình (6)

Chương 2876: Cả đời đừng nghĩ rời đi!

Chương 2877: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (2)

Chương 2878: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (3)

Chương 2879: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (4)

Chương 2880: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (5)

Chương 2881: Vùng trời mới vùng đất mới

Chương 2882: Vùng trời mới vùng đất mới (2)

Chương 2883: Vùng trời mới vùng đất mới (3)

Chương 2884: Vùng trời mới vùng đất mới (4)

Chương 2885: Vùng trời mới vùng đất mới (5)

Chương 2886: Chi nhánh tiên lộ

Chương 2887: Chi nhánh tiên lộ (2)

Chương 2888: Chi nhánh tiên lộ (3)

Chương 2889: Chi nhánh tiên lộ (4)

Chương 2890: Chi nhánh tiên lộ (5)

Chương 2891: Chi nhánh tiên lộ (6)

Chương 2892: Giống tiên không phải tiên

Chương 2893: Giống tiên không phải tiên (2)

Chương 2894: Giống tiên không phải tiên (3)

Chương 2895: Giống tiên không phải tiên (4)

Chương 2896: Giống tiên không phải tiên (5)

Chương 2897: Giống tiên không phải tiên (6)

Chương 2898: Tranh đấu sinh tử

Chương 2899: Tranh đấu sinh tử (2)

Chương 2900: Tranh đấu sinh tử (3)

Chương 2901: Tranh đấu sinh tử (4)

Chương 2902: Tranh đấu sinh tử (5)

Chương 2903: Tranh đấu sinh tử (6)

Chương 2904: Nhân Vương triệu kiến

Chương 2905: Nhân Vương triệu kiến (2)

Chương 2906: Nhân Vương triệu kiến (3)

Chương 2907: Nhân Vương triệu kiến (4)

Chương 2908: Nhân Vương triệu kiến (5)

Chương 2909: Nhân Vương triệu kiến (6)

Chương 2910: Bố trí của nhân tộc

Chương 2911: Bố trí của nhân tộc (2)

Chương 2912: Bố trí của nhân tộc (3)

Chương 2913: Bố trí của nhân tộc (4)

Chương 2914: Bố trí của nhân tộc (5)

Chương 2915: Thiếu niên anh hùng

Chương 2916: Thiếu niên anh hùng (2)

Chương 2917: Thiếu niên anh hùng (3)

Chương 2918: Thiếu niên anh hùng (4)

Chương 2919: Thiếu niên anh hùng (5)

Chương 2920: Thiếu niên anh hùng (6)

Chương 2921: Thiếu niên anh hùng (7)

Chương 2922: Nhiệm vụ hộ tống

Chương 2923: Nhiệm vụ hộ tống (2)

Chương 2924: Nhiệm vụ hộ tống (3)

Chương 2925: Nhiệm vụ hộ tống (4)

Chương 2926: Nhiệm vụ hộ tống (5)

Chương 2927: Vị trí Tiên Tôn còn trống

Chương 2928: Vị trí Tiên Tôn còn trống (2)

Chương 2929: Vị trí Tiên Tôn còn trống (3)

Chương 2930: Vị trí Tiên Tôn còn trống (4)

Chương 2931: Vị trí Tiên Tôn còn trống (5)

Chương 2932: Vị trí Tiên Tôn còn trống (6)

Chương 2933: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười!

Chương 2934: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (2)

Chương 2935: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (3)

Chương 2936: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (4)

Chương 2937: Hắc Dạ chi chủ

Chương 2938: Hắc Dạ chi chủ (2)

Chương 2939: Hắc Dạ chi chủ (3)

Chương 2940: "Yếm Khư" tiên tôn

Chương 2941: "Yếm Khư" tiên tôn (2)

Chương 2942: "Yếm Khư" tiên tôn (3)

Chương 2943: Thiên đạo chính thống

Chương 2944: Thiên đạo chính thống (2)

Chương 2945: Thiên đạo chính thống (3)

Chương 2946: Không gian chi chủ

Chương 2947: Không gian chi chủ (2)

Chương 2948: Không gian chi chủ (3)

Chương 2949: Ám ngữ

Chương 2950: Ám ngữ (2)

Chương 2951: Ám ngữ (3)

Chương 2952: Hai đại Thần Mộc

Chương 2953: Hai đại Thần Mộc (2)

Chương 2954: Hai đại Thần Mộc (3)

Chương 2955: Hai đại Thần Mộc (4)

Chương 2956: Tám mươi mốt kiếp!

Chương 2957: Tám mươi mốt kiếp! (2)

Chương 2958: Tám mươi mốt kiếp! (3)

Chương 2959: Tuyên cổ chi cục!

Chương 2960: Tuyên cổ chi cục! (2)

Chương 2961: Tuyên cổ chi cục! (3)

Chương 2962: Nói có là có!

Chương 2963: Nói có là có! (2)

Chương 2964: Nói có là có! (3)

Chương 2965: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao

Chương 2966: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (2)

Chương 2967: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (3)

Chương 2968: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (4)

Chương 2969: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm

Chương 2970: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm (2)

Chương 2971: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm (3)

Chương 2972: Ăn tiên

Chương 2973: Ăn tiên (2)

Chương 2974: Ăn tiên (3)

Chương 2975: Ăn tiên (4)

Chương 2976: Cực hạn của thiên đạo

Chương 2977: Cực hạn của thiên đạo (2)

Chương 2978: Cực hạn của thiên đạo (3)

Chương 2979: Vị trí Tiên Đế còn trống

Chương 2980: Vị trí Tiên Đế còn trống (2)

Chương 2981: Vị trí Tiên Đế còn trống (3)

Chương 2982: Trao đổi tin tức

Chương 2983: Trao đổi tin tức (2)

Chương 2984: Trao đổi tin tức (3)

Chương 2985: Che trời

Chương 2987: Che trời (3)

Chương 2988: Kế sách trảm mộc

Chương 2989: Kế sách trảm mộc (2)

Chương 2990: Kế sách trảm mộc (3)

Chương 2991: Đại cục làm trọng

Chương 2992: Đại cục làm trọng (2)

Chương 2993: Đại cục làm trọng (3)

Chương 2994: Thanh Khâu Cửu Vĩ

Chương 2995: Thanh Khâu Cửu Vĩ (2)

Chương 2996: Thanh Khâu Cửu Vĩ (3)

Chương 2997: Khổ đợi ngàn năm!

Chương 2998: Khổ đợi ngàn năm! (2)

Chương 2999: Khổ đợi ngàn năm! (3)

Chương 3000: Khổ đợi ngàn năm! (4)

Chương 3001: Chiêu đãi đặc biệt

Chương 3002: Chiêu đãi đặc biệt (2)

Chương 3003: Tất cả thuận lợi

Chương 3004: Tất cả thuận lợi (2)

Chương 3005: Tất cả thuận lợi (3)

Chương 3006: Lồng giam!

Chương 3007: Lồng giam! (2)

Chương 3008: Lồng giam! (3)

Chương 3009: Quá khứ đã trôi qua

Chương 3010: Quá khứ đã trôi qua (2)

Chương 3011: Quá khứ đã trôi qua (3)

Chương 3012: Tiên khúc

Chương 3013: Tiên khúc (2)

Chương 3014: Hai chiêu ám thủ

Chương 3015: Hai chiêu ám thủ (2)

Chương 3016: Hai chiêu ám thủ (3)

Chương 3017: Tế tự chi địa

Chương 3018: Tế tự chi địa (2)

Chương 3019: Tế tự chi địa (3)

Chương 3020: Tranh đấu ván cờ!

Chương 3021: Tranh đấu ván cờ! (2)

Chương 3022: Tranh đấu ván cờ! (3)

Chương 3023: Giếng cổ

Chương 3024: Giếng cổ (2)

Chương 3025: Giếng cổ (3)

Chương 3026: Giếng cổ (4)

Chương 3027: Sai thời không

Chương 3028: Sai thời không (2)

Chương 3029: Sai thời không (3)

Chương 3030: Truyền thuyết Thanh Khâu

Chương 3031: Truyền thuyết Thanh Khâu (2)

Chương 3032: Truyền thuyết Thanh Khâu (3)

Chương 3033: Năm tháng trước sau

Chương 3034: Năm tháng trước sau (2)

Chương 3035: Năm tháng trước sau (3)

Chương 3036: Ba trận luận đạo

Chương 3037: Ba trận luận đạo (2)

Chương 3038: Ba trận luận đạo (3)

Chương 3039: Sát ý

Chương 3040: Sát ý (2)

Chương 3041: Sát ý (3)

Chương 3042: Là ai ra tay?

Chương 3043: Là ai ra tay? (2)

Chương 3044: Là ai ra tay? (3)

Chương 3045: Chậm một bước

Chương 3046: Chậm một bước (2)

Chương 3047: Dòng sông năm tháng

Chương 3048: Dòng sông năm tháng (2)

Chương 3049: Dòng sông năm tháng (3)

Chương 3050: Biến mất

Chương 3051: Biến mất (2)

Chương 3052: Biến mất (3)

Chương 3053: Một trận luận đạo cuối cùng!

Chương 3054: Một trận luận đạo cuối cùng! (2)

Chương 3055: Một trận luận đạo cuối cùng! (3)

Chương 3056: Phụ nhi tình thâm

Chương 3057: Phụ nhi tình thâm (2)

Chương 3058: Phụ nhi tình thâm (3)

Chương 3059: Người gõ cửa

Chương 3060: Người gõ cửa (2)

Chương 3061: Người gõ cửa (3)

Chương 3062: Quan Thiên!

Chương 3063: Quan Thiên! (2)

Chương 3064: Quan Thiên! (3)

Chương 3065: Bất tử bất diệt!

Chương 3066: Bất tử bất diệt! (2)

Chương 3067: Bất tử bất diệt! (3)

Chương 3068: Năm tháng huyền bí

Chương 3069: Năm tháng huyền bí (2)

Chương 3070: Năm tháng huyền bí (3)

Chương 3071: Chân tướng

Chương 3072: Chân tướng (2)

Chương 3073: Chân tướng (3)

Chương 3074: Vô Thủy cũng không có cuối cùng

Chương 3075: Vô Thủy cũng không có cuối cùng (2)

Chương 3076: Vô Thủy cũng không có cuối cùng (3)

Chương 3077: Long Hậu

Chương 3078: Long Hậu (2)

Chương 3079: Long Hậu (3)

Chương 3080: Tiên Vương!

Chương 3081: Tiên Vương! (2)

Chương 3082: Tiên Vương! (3)

Chương 3083: Lại nghe một lần cuối cùng!

Chương 3084: Lại nghe một lần cuối cùng! (2)

Chương 3085: Lại nghe một lần cuối cùng! (3)

Chương 3086: Bù đắp tiên lộ

Chương 3087: Bù đắp tiên lộ (2)

Chương 3088: Bù đắp tiên lộ (3)

Chương 3089: Nuốt chín mặt trời!

Chương 3090: Nuốt chín mặt trời! (2)

Chương 3091: Nuốt chín mặt trời! (3)

Chương 3092: Long Vương!

Chương 3093: Long Vương! (2)

Chương 3094: Long Vương! (3)

Chương 3095: Huyết mạch của ai?

Chương 3096: Huyết mạch của ai? (2)

Chương 3097: Huyết mạch của ai? (3)

Chương 3098: Huyết mạch của ai? (4)

Chương 3099: Tiến độ chi nhánh

Chương 3100: Tiến độ chi nhánh (2)

Chương 3101: Tiến độ chi nhánh (3)

Chương 3102: Chuyện xưa Long cung

Chương 3103: Chuyện xưa Long cung (2)

Chương 3104: Thành tiên

Chương 3105: Thành tiên (2)

Chương 3106: Thành tiên (3)

Chương 3107: Thành tiên (4)

Chương 3108: Từ đầu đến cuối Thanh Khâu

Chương 3109: Từ đầu đến cuối Thanh Khâu (2)

Chương 3110: Xuất phát, đi Kiến Mộc!

Chương 3111: Xuất phát, đi Kiến Mộc! (2)

Chương 3112: Xuất phát, đi Kiến Mộc! (3)

Chương 3113: Tàn cuộc phi thăng

Chương 3114: Tàn cuộc phi thăng (2)

Chương 3115: Tàn cuộc phi thăng (3)

Chương 3116: Thời cơ sắp tới!

Chương 3117: Thời cơ sắp tới! (2)

Chương 3118: Thời cơ sắp tới! (3)

Chương 3119: Tiền tuyến Kiến Mộc

Chương 3120: Tiền tuyến Kiến Mộc (2)

Chương 3121: Tiền tuyến Kiến Mộc (3)

Chương 3122: Thịnh cảnh hồng hoang

Chương 3123: Thịnh cảnh hồng hoang (2)

Chương 3124: Thịnh cảnh hồng hoang (3)

Chương 3125: Bí mật thành Vương

Chương 3125: Bí mật thành Vương

Chương 3126: Bí mật thành Vương (2)

Chương 3127: Bí mật thành Vương (3)

Chương 3128: Tổ sư "Trọng Minh"

Chương 3129: Tổ sư "Trọng Minh" (2)

Chương 3130: Tổ sư "Trọng Minh" (3)

Chương 3131: Chúng ta chạy trốn!

Chương 3132: Chúng ta chạy trốn! (2)

Chương 3133: Chúng ta chạy trốn! (3)

Chương 3134: Chúng ta chạy trốn! (4)

Chương 3135: Khai chiến!

Chương 3136: Khai chiến! (2)

Chương 3137: Khai chiến! (3)

Chương 3138: Thần mộc Kiến Mộc!

1097 chữ Chương 3139: Thần mộc Kiến Mộc! (2)

Chương 3140: Thần mộc Kiến Mộc! (3)

Chương 3141: Thần mộc Kiến Mộc! (4)

Chương 3142: Bùi Lăng ở đâu?

Chương 3143: Bùi Lăng ở đâu? (2)

Chương 3144: Bùi Lăng ở đâu? (3)

Chương 3145: Lai giống

Chương 3146: Lai giống (2)

Chương 3147: Lai giống (3)

Chương 3148: Kết cục chúng sinh!

Chương 3149: Kết cục chúng sinh! (2)

Chương 3150: Kết cục chúng sinh! (3)

Chương 3151: Kết cục chúng sinh! (4)

Chương 3152: Kết cục chúng sinh! (5)

Chương 3153: Kết cục chúng sinh! (6)

Chương 3154: Chiến Tiên Vương!

Chương 3155: Chiến Tiên Vương! (2)

Chương 3156: Chiến Tiên Vương! (3)

Chương 3157: Ngày sau lại lấy!

Chương 3158: Ngày sau lại lấy! (2)

Chương 3159: Ngày sau lại lấy! (3)

Chương 3160: Ngày sau lại lấy! (4)

Chương 3161: "Thành Thật" chân nhân

Chương 3162: "Thành Thật" chân nhân (2)

Chương 3163: "Thành Thật" chân nhân (3)

Chương 3164: Ngồi xem vạn giới

Chương 3165: Ngồi xem vạn giới (2)

Chương 3166: Ngồi xem vạn giới (3)

Chương 3167: Không biết sợ hãi

Chương 3168: Không biết sợ hãi (2)

Chương 3169: Không biết sợ hãi (3)

Chương 3170: Một vết kiếm

Chương 3171: Một vết kiếm (2)

Chương 3172: Một vết kiếm (3)

Chương 3173: Không thể dừng lại

Chương 3174: Không thể dừng lại! (2)

Chương 3175: Không thể dừng lại! (3)

Chương 3176: Đúng là đưa tới!

Chương 3177: Đúng là đưa tới! (2)

Chương 3178: Đúng là đưa tới! (3)

Chương 3179: Vật liệu thành Vương

Chương 3180: Vật liệu thành Vương (2)

Chương 3181: Vật liệu thành Vương (3)

Chương 3182: Tiên Vương hạ giới

Chương 3183: Tiên Vương hạ giới (2)

Chương 3184: Tiên Vương hạ giới (3)

Chương 3185: Phát hiện

Chương 3186: Phát hiện (2)

Chương 3187: Phát hiện (3)

Chương 3188: Kỳ thủ!

Chương 3189: Kỳ thủ! (2)

Chương 3190: Kỳ thủ! (3)

Chương 3191: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo...

Chương 3192: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo... (2)

Chương 3193: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo... (3)

Chương 3194: Đạo tiêu

Chương 3195: Đạo tiêu (2)

Chương 3196: Đạo tiêu (3)

Chương 3197: Đại chiến hồng hoang

Chương 3198: Đại chiến hồng hoang! (2)

Chương 3199: Đại chiến hồng hoang! (3)

Chương 3200: Đại chiến hồng hoang! (4)

Chương 3201: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng!

Chương 3202: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng! (2)

Chương 3203: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng! (3)

Chương 3204: Tuyến nhân quả...

Chương 3205: Tuyến nhân quả... (2)

Chương 3206: Tuyến nhân quả... (3)

Chương 3207: Quân cờ còn thừa

Chương 3208: Quân cờ còn thừa (2)

Chương 3209: Phía trên Kiến Mộc

Chương 3210: Phía trên Kiến Mộc (2)

Chương 3211: Phía trên Kiến Mộc (3)

Chương 3212: Phía trên Kiến Mộc (4)

Chương 3213: Thanh Thuyên giới thiên

Chương 3214: Thanh Thuyên giới thiên (2)

Chương 3215: Phi thăng

Chương 3216: Phi thăng! (2)

Chương 3217: Phi thăng! (3)

Chương 3218: Phi thăng! (4)

Chương 3219: Phi thăng! (5)

Chương 3220: Phi thăng! (6)

Chương 3221: Biểu tượng

Chương 3222: Biểu tượng! (2)

Chương 3223: Chấp niệm

Chương 3224: Chấp niệm (2)

Chương 3225: Chấp niệm (3)

Chương 3226: Ba ván cờ dang dở

Chương 3227: Ba ván cờ dang dở (2)

Chương 3228: Ba ván cờ dang dở (3)

Chương 3229: Ba ván cờ dang dở (4)

Chương 3230: Ba chuyện...

Chương 3231: Ba chuyện... (2)

Chương 3232: Ba chuyện... (3)

Chương 3233: Một trận chiến công bằng!

Chương 3234: Một trận chiến công bằng! (2)

Chương 3235: Lựa chọn ván cờ

Chương 3236: Lựa chọn ván cờ (2)

Chương 3237: Lựa chọn ván cờ (3)

Chương 3238: Hoàng bảng

Chương 3239: Hoàng bảng (2)

Chương 3240: Hoàng bảng (3)

Chương 3241: Phía trên huyết nguyệt

Chương 3242: Phía trên huyết nguyệt (2)

Chương 3243: Phía trên huyết nguyệt (3)

Chương 3244: Tiên Vương kiếp!

Chương 3245: Tiên Vương kiếp! (2)

Chương 3246: Thành Vương!

Chương 3247: Thành Vương! (2)

Chương 3248: Thành Vương! (3)

Chương 3249: Thiên!

Chương 3250: Thiên! (2)

Chương 3251: Bí mật thành Tôn

Chương 3252: Bí mật thành Tôn (2)

Chương 3253: Bí mật thành Tôn (3)

Chương 3254: Đồng sinh cộng tử

Chương 3255: Đồng sinh cộng tử (2)

Chương 3256: Đồng sinh cộng tử (3)

Chương 3257: Năm tháng hồng hoang

Chương 3258: Năm tháng hồng hoang (2)

Chương 3259: Năm tháng hồng hoang (3)

Chương 3260: Năm tháng hồng hoang (4)

Chương 3261: Càn khôn có biến

Chương 3262: Càn khôn có biến! (2)

Chương 3263: Càn khôn có biến! (3)

Chương 3264: Càn khôn có biến! (4)

Chương 3265: Càn khôn có biến! (5)

Chương 3266: Thượng giới!

Chương 3267: Thượng giới! (2)

Chương 3268: "Chú"

Chương 3269: "Chú" (2)

Chương 3270: "Chú"! (3)

Chương 3271: Vật chứa

Chương 3272: Vật chứa (2)

Chương 3273: Vật chứa (3)

Chương 3274: Đừng chọc phụ thân tức giận!

Chương 3275: Đừng chọc phụ thân tức giận! (2)

Chương 3276: Định nghĩa trật tự

Chương 3277: Định nghĩa trật tự (2)

Chương 3278: Định nghĩa trật tự (3)

Chương 3279: Chư thiên vạn giới!

Chương 3280: Chư thiên vạn giới! (2)

Chương 3281: Chư thiên vạn giới! (3)

Chương 3282: Chư thiên vạn giới! (4)

Chương 3283: Chém đầu!

Chương 3284: Chém đầu! (2)

Chương 3285: Chém đầu! (3)

Chương 3286: Đề thứ hai

Chương 3287: Đề thứ hai (2)

Chương 3288: Không còn vĩnh sinh!

Chương 3289: Không còn vĩnh sinh! (2)

Chương 3290: Không còn vĩnh sinh! (3)

Chương 3291: "Lục" vạn giới

Chương 3292: "Lục" vạn giới (2)

Chương 3293: "Lục" vạn giới (3)

Chương 3294: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì!

Chương 3295: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì!

Chương 3296: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì! (2)

Chương 3297: Một đề cuối cùng!

Chương 3298: Một đề cuối cùng! (2)

Chương 3299: Một đề cuối cùng! (3)

Chương 3300: Đến chiến!

Chương 3301: Đến chiến! (2)

Chương 3302: Đến chiến! (3)

Chương 3303: Vượt qua năm tháng

Chương 3304: Vượt qua năm tháng! (2)

Chương 3305: Vượt qua năm tháng! (3)

Chương 3306: Vượt qua năm tháng! (4)

Chương 3307: Mọi người đều biết...

Chương 3308: Mọi người đều biết... (2)

Chương 3309: Chủ nhân Thanh Khâu

Chương 3310: Chủ nhân Thanh Khâu (2)

Chương 3311: Chủ nhân Thanh Khâu (3)

Chương 3312: Chủ nhân Thanh Khâu (4)

Chương 3313: Thế giới thật giả!

Chương 3314: Thế giới thật giả! (2)

Chương 3315: Trận luận đạo đầu!

Chương 3316: Trận luận đạo đầu! (2)

Chương 3317: Như ngươi thấy...

Chương 3318: Như ngươi thấy... (2)

Chương 3319: Như ngươi thấy... (3)

Chương 3320: Diễn biến

Chương 3321: Diễn biến (2)

Chương 3322: Tên ta "Tu Hiểu"

Chương 3323: Tên ta "Tu Hiểu"! (2)

Chương 3324: Tên ta "Tu Hiểu"! (3)

Chương 3325: Một chỗ cắm dùi

Chương 3326: Một chỗ cắm dùi (2)

Chương 3327: Một chỗ cắm dùi (3)

Chương 3328: [Man Hoang lũ lụt

Chương 3329: [Man Hoang lũ lụt] (2)

Chương 3330: [Man Hoang lũ lụt] (3)

Chương 3331: Đêm tối!

Chương 3332: Đêm tối! (2)

Chương 3333: Ban ngày và đêm tối

Chương 3334: Ban ngày và đêm tối (2)

Chương 3335: Ban ngày và đêm tối (3)

Chương 3336: Tam vương cùng giới!

Chương 3337: Tam vương cùng giới! (2)

Chương 3338: Tam vương cùng giới! (3)

Chương 3339: Không thể khinh long!

Chương 3340: Không thể khinh long! (2)

Chương 3341: Không thể khinh long! (3)

Chương 3342: Thế giới "Đêm"!

Chương 3343: Thế giới "Đêm"! (2)

Chương 3344: Thế giới "Đêm"! (3)

Chương 3345: Thiên điều thứ mười

Chương 3346: Thiên điều thứ mười (2)

Chương 3347: Thiên điều thứ mười (3)

Chương 3348: Ý nghĩa!

Chương 3349: Ý nghĩa! (2)

Chương 3350: Ý nghĩa! (3)

Chương 3351: Ý nghĩa! (4)

Chương 3352: Chư thiên!

Chương 3353: Chư thiên! (2)

Chương 3354: Chư thiên! (3)

Chương 3355: Thành Tôn!

Chương 3356: Thành Tôn! (2)

Chương 3357: Thành Tôn! (3)

Chương 3358: Ai là "Yếm Khu"?

Chương 3359: Ai là "Yếm Khu"? (2)

Chương 3360: Ai là "Yếm Khu"? (3)

Chương 3361: Ai là "Yếm Khu"? (2)

Chương 3362: Chín cột trụ!

Chương 3363: Chín cột trụ! (2)

Chương 3364: Chín cột trụ! (3)

Chương 3365: Càn khôn quy nhất!

Chương 3366: Càn khôn quy nhất! (2)

Chương 3367: Càn khôn quy nhất! (3)

Chương 3368: Càn khôn quy nhất! (4)

Chương 3369: Càn khôn quy nhất! (5)

Chương 3370: Ba Tôn ra tay!

Chương 3371: Ba Tôn ra tay! (2)

Chương 3372: Ba Tôn ra tay! (3)

Chương 3373: Thành Đế!

Chương 3374: Thành Đế! (2)

Chương 3375: Thành Đế! (3)

Chương 3376: Thành Đế! (4)

Chương 3377: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu!

Chương 3378: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (2)

Chương 3379: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (3)

Chương 3380: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (4)

Chương 3381: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (5)

Chương 3382: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (6)

Chương 3383: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (7)

Chương 3384: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (8)

Chương 3385: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (9)

Chương 3386: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (10)

Chương 3387: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (11) Bùi Lăng lại quay đầu nhìn về "Tu Hiểu", nói: "Thiệp mời triệu tập vạn tiên do bộ tộc Kim Ô phân phát" Lần trước hắn tham gia Vạn Tiên hội, nhận được thiệp mời từ trong tay Kim Ô Đan Hi.

Chương 3388: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (12)

Chương 3389: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (13)

——— o O o ———

Chương 1: Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (1)

Trời chiều ngả về tây, Bùi Lăng trở lại Bùi phủ.

Ven đường đám hạ nhân nhìn thấy hắn lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Phải tới khi hắn sắp rời khỏi khu vực chủ viện mới có một nha hoàn gọi hắn lại: “Phu nhân nói, mấy ngày gần đây đệ tử Thánh tông ở lại trong phủ, rất thích bánh ngọt vô sắc, xin thất công tử từ mai đi tới Nguyên Mỗ sơn tìm nhiều một chút. Đến lúc đó, phu nhân nhất định sẽ có thưởng.”

“Đã biết.” Nha hoàn rất ngạo mạn nhưng Bùi Lăng lại không quan tâm, hắn rất hài lòng với địa vị của mình trong cái phủ rộng lớn này. Hiện tại hắn đang ở trong một viện hẻo lánh tầm thường, yên tĩnh không người để ý, đương nhiên cũng sẽ không có người hầu hạ.

Dù giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích ngay giữa ban ngày cũng không bị phát hiện.

Dù sao hiện tại cũng không còn lưu hành thể loại lỗ mãng xông ra một vùng trời, các đại lão đều đua nhau khiêm tốn.

Vững vàng mới là vương đạo.

Hắn rất có tâm đắc trên phương diện này. Dù sao kiếp trước Bùi Lăng cũng là một người thận trọng.

Lại thêm đời này hắn xuyên qua một thế giới chẳng mấy hài hòa, vừa có tu chân lại có quỷ quái, còn cả yêu thú… Mặc dù gia tộc của nguyên thân cũng có chút thế lực, nhưng với tư cách là thế lực dưới trướng tông môn Ma đạo hàng đầu Trọng Minh tông – một lời không hợp liền huyết tẩy ba ngàn dặm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tiền đồ mờ mịt.

Hắn nên dưỡng thành thói quen mỗi ngày đề tỉnh mình ba lần: Hôm nay ta có cẩu thả không?

Có thể càng cẩu thả hơn một chút không?

Còn phương thức cẩu đạo đặc biệt nào khác không?

Bùi Lăng vốn xuyên vào bào thai, sau khi sinh ra mẫu thân mất sớm, phụ thân là nam nhân cặn bã, kế mẫu ghen tị, gia tộc lục đục với nhau. Dựa vào sự cẩn thận này, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy hắn vẫn có thể vững vàng trưởng thành tới hiện tại.

Ừm, còn có thể âm thầm phát triển phúc lợi của một xuyên việt giả.

“Hệ thống!” Vừa vào tiểu viện mình sống, Bùi Lăng lập tức khóa trải cửa, nghiêm túc kiểm tra xem tất cả cửa số đã được đóng chặt chưa… Sau khi xác nhận không có ai vào cũng không có bất kỳ người nào giám thị, hắn thầm thở phào, kiềm chế tâm tình kích động gào to trong lòng, “Ta đã gom đủ số linh thạch cần để khởi động, hiện tại lập tức kích hoạt!”

“Leng keng!”

Nương theo tiếng nhắc nhở thanh thúy, trước mặt hắn dần dần hiện lên một bảng hơi mờ chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.

【 Tính danh: Bùi Lăng.

Chủng tộc: Nhân tộc.

Giới tính: Nam.

Tuổi tác: 18.

Thân phận: Con em dòng thứ của Bùi thị Lộc Tuyền thành.

Cảnh giới: Luyện Khí kỳ tầng thứ hai.

Trạng thái hệ thống: Chưa kích hoạt. 】

Giọng nói không mang theo chút tình cảm nào vang lên trong đầu Bùi Lăng, xác nhận rõ ràng: “Kiểm tra đo lường được số linh thạch đã đủ để kích hoạt hệ thống, xin hỏi ký chủ có muốn cho phép hệ thống lập tức hấp thu để kích hoạt hệ thống không?”

Bùi thị hít thật sâu: “Cho phép!”

Từ nhỏ tới lớn hắn đã tìm hết mọi cách, thậm chí còn cắt xén tài nguyên tu luyện của mình để tích lũy ba trăm viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng chỉ chớp mắt, cả ba trăm viên đã bị một lực lượng vô hình cuốn sạch!

Cái bảng đang lơ lửng trước mặt mơ hồ phun lửa ra xung quanh, các dòng chữ cũng điên cuồng lóe lên.

Một lát sau, bảng rõ ràng trở lại, dường như giọng nói của hệ thống cũng mang theo chút mừng rỡ: “Hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng trung thành phục vụ ngài. Một lần ủy thác quản lý, thăng cấp trí năng, toàn bộ tự động tu luyện, ngăn cản hết thảy ngoài ý muốn, không lo tâm ma, hoàn thành giấc mộng phi thăng cho ngài!”

Chợt, dòng chữ 【 Có muốn kích hoạt hệ thống không 】 yên lặng thay đổi, rất nhanh đã đổi thành một giao diện mới. Trong giao diện mới có tổng cộng năm lựa chọn: 【 lựa chọn công pháp 】 , 【 lựa chọn pháp thuật 】 , 【 lựa chọn thần thông 】 , 【 lựa chọn thời gian 】 và sau cùng 【 một khóa tu luyện 】 .

Hiếm khi thấy trong tâm tính thận trọng nhiều năm của Bùi Lăng lại xuất hiện một tia phấn khởi.

Hắn gấp gáp không thể chờ đợi nổi dùng ý niệm nhấn xuống 【 lựa chọn công pháp 】 .

“Mời lựa chọn công pháp tu luyện ngài muốn…”

Giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa. Sau đó trong giao diện hệ thống xuất hiện ba chữ lớn “Đoán Cốt Quyết”, đây là công pháp gia truyền của Bùi gia, cũng là công pháp duy nhất hắn có thể lựa chọn lúc này.

Đoán Cốt Quyết của Bùi thị chia làm ba giai đoạn Thiết Cốt, Tinh Cốt, Ngọc Cốt, vừa thành Thiết Cốt, đao thương bất nhập, quyền như búa tạ, chưởng như lưỡi đao, chỉ dùng thân thể đã có thể xé xác lang hổ!

Chỉ có điều dù gì thì môn công pháp này cũng có xuất xứ từ Ma môn, quá trình tu luyện mang đậm phong cách Ma đạo!

Chương 2: Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (2)

Mỗi lần tu luyện đều phải đánh gãy xương cốt toàn thân, đánh tới nát bấy, sau đó dùng Đoán Cốt Quyết tôi luyện xương gãy rồi lại “tổ hợp” lại một lần nữa, dùng hành động này để đạt được mục đích tăng lên! Người tâm tính không đủ cứng cỏi, thường không thể nhẫn nhịn thống khổ tan xương nát nịt khi tu luyện Đoán Cốt Quyết lần đầu tiên mà trực tiếp bại lui. Thậm chí có một số người tư chất quá kém còn chết giữa đường vì quá thống khổ.

Có thể nói, mỗi một tu sĩ luyện thành Đoán Cốt Quyết đều có tâm tính và thiên phú hàng đầu.

Đương nhiên đây chỉ là phương pháp tu luyện bình thường. Nếu có thể phối hợp với Thối Cốt Đan, không chỉ có thể giảm mạnh thống khổ khi tu luyện, còn có thể làm ít công to. Thế nhưng chỉ có Trọng Minh tông mới có thể luyện chế Thối Cốt Đan. Lấy thế lực Bùi gia, hằng năm chỉ được phân phối mười viên Thối Cốt Đan mà thôi.

Thân là trụ cột của Bùi gia, Bùi gia chủ lấy đi năm viên, ba vị gia lão một người một viên, tông tử một viên… Tới phiên con em dòng thứ như Bùi Lăng, từ nhỏ tới lớn hắn còn chưa được thấy Thối Cốt Đan trông như thế nào.

Bởi vậy, cho tới bây giờ Bùi Lăng vẫn chưa từng dùng một viên Thối Cốt Đan nào nhưng vẫn có thể tu ra nửa thân thiết cốt, tu luyện tới Luyện Khí kỳ tầng hai đã là thiên phú cực cao, ý chí kiên định!

“Dưới tình huống bình thường, nếu không có Thối Cốt Đan phối hợp, cho dù có lượng lớn dược liệu tẩm bổ cũng phải mất ít nhất ba tháng mới có thể tu luyện Đoán Cốt Quyết một lần hoàn chỉnh. Nếu vội vã quá mức sẽ khiến bản thân không chịu nổi, sẽ chỉ đưa tới hiệu quả trái ngược hoàn toàn." Bùi Lăng hưng phấn xoa tay, “Thế nhưng hiện tại ta đã có hệ thống!”

Hắn cấp bách muốn biết rõ hiệu quả tu luyện của hệ thống này, vì vậy sau khi chọn công pháp xong, hắn lập tức ấn mở 【 lựa chọn thời gian 】 . Lúc đầu hắn định chọn thời gian tương đối ngắn một chút, nhưng lựa chọn phía trên chỉ có 【 một năm 】 , xuống dưới nữa 【 mười năm 】 , 【 một trăm năm…

Bùi Lăng cạn lời…

Mãi cho đến phía dưới cùng nhất mới có một lựa chọn 【 lâm thời tu luyện • thời gian trí năng 】 .

Lựa chọn này khiến Bùi Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức lựa chọn nó, sau đó ấn vào 【 một khóa tu luyện 】 !

“Hệ thống tu chân trí năng hết lòng phục vụ ngài!” Sau khi bảng lóe lên hai lần lại từ từ giảm đi, giọng nói của hệ thống cũng khôi phục vẻ máy móc trước đó, “Một khóa ủy quyền, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu ủy quyền tu luyện, tri kỷ nhắc nhở: “Trong lúc tu luyện, kí chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, mời kí chủ đừng hoảng sợ…”

Chợt, Bùi Lăng cảm thấy thân thể hơi choáng váng. Ngay sau đó, một luồng lực lượng vô hình tràn vào trong thân thể, nhanh chóng thao túng thân thể hắn thành tư thế tu luyện.

Ngay sau đó, đan điền hơi nóng lên, Đoán Cốt Quyết tự vận hành. Xương cốt cả người đau đớn một trận, sau đó lại bắt đầu bị chia cắt từng chút từng chút một, chấn động thật nhanh, cũng chuyển hóa thật nhanh. Lỗ chân lông quanh thân hắn rộng mở, rất nhiều chất bẩn trong cơ thể cũng bị bài xuất ra ngoài… Toàn bộ quá trình tu luyện trôi chảy thành thạo, thậm chí còn lộ ra ý hòa hợp tự nhiên.

So sánh với những lần tu luyện trước đây phải nhất tâm nhị dụng, chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ trọng thương gần chết, có thể nói việc ủy thác cho hệ thống đúng là hưởng thụ.

Hệ thống này thật sự rất thích hợp cho loại cá muối chuyên tu cẩu đạo.

Thật đúng là kim thủ chỉ hợp với lòng hắn nhất!

Bùi Lăng đang tự vui mừng, lại đúng lúc này, hệ thống bỗng phát ra một tiếng “Leng keng”, cái bảng vốn đã biến mất lại lần nữa hiện lên: “Kiểm tra đo lường được ngươi thiếu đan dược tu luyện Thối Cốt Đan, xin chờ một chút…”

“Xin chờ một chút…”

“Xin chờ một chút…”

Bùi Lăng: “…”

Một khóa tu luyện của hệ thống này lại còn đòi Thối Cốt Đan? Hắn biết đi đâu kiếm Thối Cốt Đan cho hệ thống đây?

“Leng keng!” Hệ thống lại phát ra tiếng nhắc nhở, dòng chữ trên nền cũng thay đổi theo…

“Phân tích xong, hệ thống biếu tặng miễn phí mười viên Thối Cốt Đan.”

Tốt vậy sao?

Bùi Lăng không khỏi mừng rỡ!

Ngay lúc lòng hắn đang tràn đầy kỳ vọng, thân thể hắn bỗng nhiên đứng dậy.

Bùi Lăng: “?”

Thân thể hắn dứt khoát bước ra khỏi cửa.

Bùi Lăng: “??”

Hắn sửng sốt, sau đó lại thấy thân thể mình dùng tốc độ vượt xa tu vi hiện tại để lao ra khỏi tiểu viện, nhanh như một tàn ảnh, chỉ mấy hơi thở đã vọt vào Bích Ngô viện của Bùi gia!

Lúc này, cuối cùng Bùi Lăng cũng kịp phản ứng, Bích Ngô viện!

Đây là chỗ ở của đệ tử Trọng Minh tông!

Là khách quý mà cả Bùi phủ đều phải cẩn trọng đối đãi!

Mẹ kiếp???

Chương 3: Một khóa ủy trị (1), online mất mạng

(1) Ủy trị: Ủy thác quản lý

“Hệ thống! Dừng lại! Đây không phải nơi ta có thể tới!” Bùi Lăng vội vàng hô to trong lòng. Với tư cách là cự phách Ma đạo, Trọng Minh tông luôn giữ tác phong hung tàn mạnh mẽ.

Đừng xem Bùi phủ là thế lực khổng lồ ở Lộc Tuyền thành, có thể hô phong hoán vũ, nhưng thực tế trong mắt Trọng Minh tông, toàn bộ Bùi phủ chỉ là con kiến hôi!

Hắn từng nghe thấy không ít tin đồn như vậy: Công tử thiếu gia của một gia tộc nào đó vì thấy Trọng Minh tông mà không hành lễ, cuối cùng bị diệt môn ngay trong đêm, tất cả tộc nhân đều bị lột da treo trên ngọn cây! Đệ tử Trọng Minh tông vừa ý tiểu thư của thế gia nào đó, nhưng thế gia đó lại không chịu chủ động dâng tiểu thư tới tận cửa cho đối phương, cuối cùng toàn tộc bị đệ tử Trọng Minh tông kia hút khô tinh huyết…

Đáng sợ nhất là ngay cả mọi người trong Lộc Tuyền thành cũng cho rằng người sai không phải đệ tử Trọng Minh tông, mà là những thế gia kia!

Về phần nguyên nhân?

Rất đơn giản, yếu nhược là nguồn gốc của tai họa.

Mạnh được yếu thua là chuyện thiên kinh địa nghĩa --- Sống trên địa bàn của Trọng Minh tông, sau khi bị thuần hóa đời đời, cho dù có gia nhập tông môn hay không nhưng từ tận trong xương phần lớn người đã tiếp nhận tam quan của Trọng Minh tông, đồng thời cũng tập mãi thành quen!

Có thể tưởng tượng được, Bích Ngô viện trước mắt nguy hiểm tới mức nào!

Mắt thấy hệ thống thờ ơ, gần như toàn bộ ý thức của Bùi Lăng đều sắp nứt ra: “ĐM lão tử không nên để ngươi tu luyện, dừng lại! Mau dừng lại! Ta đcm ngươi mau dừng lại nghe chưa???”

Dường như có thể cảm nhận được hắn sắp tan vỡ, hệ thống tri kỷ “leng keng” một tiếng: “Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành phục vụ ngài, một khóa ủy trị, trí năng tu luyện!”

Bùi Lăng gần muốn hộc máu. Hiện tại hắn hoàn toàn không thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ thống điều khiển thân thể hắn đi thẳng tới phòng thượng hạng phía tây Bích Ngô viện.

Đây là nơi ở của Trịnh Kinh Sơn – đệ tử Trọng Minh tông.

Lần này có hai đệ tử Trọng Minh tông tới Lộc Tuyền thành, được tông tử Bùi Hồng Niên mời, dang dừng lại trong Bích Ngô viện.

Một vị trong đó chưa bao giờ lộ diện trước mặt người lạ, dung mạo tu vi tính tình đều không muốn cho người ngoài biết.

Nhưng Trịnh Kinh Sơn này lại có tu vi cao thâm, mà xuất chúng như tu vi của hắn ta chính là hung danh hiển hách. Có tin đồn đối phương đã từng vì cạnh tranh vị trí nội môn mạch chủ mà không tiếc giết chết phụ thân ruột thịt, rút hồn luyện phách, luyện chế thành một huyết mạch thần thông có uy lực vượt xa bình thường. Hắn triển lộ tài năng trong trận đấu tông môn so tài, nhất chiến thành danh!

Rầm!

Ngay sau đó, Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình đá bay cửa chính phòng Trịnh Kinh Sơn tu luyện, sau đó nghênh ngang bước vào.

“ĐM!!!” Bùi Lăng chỉ thấy mắt mình tối sầm lại, trong lòng điên cuồng rít gào, “Hệ thống! Mẹ nó có phải ngươi bất mãn lão tử, muốn đổi ký chủ khác không?”

Suy nghĩ trong đầu điên cuồng xoay chuyển, hi vọng có thể giành lại quyền khống chế thân thể từ trong tay hệ thống, nhưng hệ thống lại thờ ơ. Mà hiển nhiên sự giãy giụa của hắn cũng không có tác dụng gì.

Giờ khắc này, Bùi Lăng bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác sợ hãi khi bị sự đần độn của đám nhân công chi phối.

Hệ thống chỉ huy thân thể hắn bước nhanh qua cửa bình phong, đi vào một gian nhà cực kỳ rộng rãi, bày biện hoa mỹ. Lúc này, bức rèm che rủ xuống bên cửa tròn chạm trổ đi thông nội thất hơi lay động, phát ra tiếng rất dễ nghe.

“Hệ…” Bùi Lăng còn chưa từ bỏ ý định muốn khuyên hệ thống bình tĩnh, nhưng hắn bỗng cảm thấy được ngoài cửa có người đang nhìn mình chằm chằm.

Trịnh Kinh Sơn?

Bùi Lăng không khỏi rùng mình!

Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra không đúng, bởi nhìn kỹ, hình như sau lưng hắn không chỉ có một người.

Hơn nữa nếu Trịnh Kinh Sơn ở đây, lấy tính nết với tu vi của cao đồ Trọng Minh tông này, sợ rằng khi Bùi Lăng mới vừa đạp cửa đã tại chỗ qua đời.

Dù sao hắn cũng là người của xã hội giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, sau khi xuyên việt tới đây, hắn dựa vào nghị lực tu luyện Đoán Cốt Quyết tới trình độ nửa Thiết Cốt. Tuy hắn bị hệ thống đần độn này làm không kịp trở tay, nhưng trong lúc nguy cấp hắn vẫn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại: “Hệ thống, ngươi chú ý một chút, phía sau có gì vậy?”

Hệ thống chẳng thèm quan tâm chút nào tới lời nhắc nhở của hắn, nó khống chế thân thể hắn nhanh chóng đi khắp từng ngõ ngách, mục tiêu rõ ràng là mở từng cái thùng đang tán loạn trên mặt đất, sau đó lấy một cái bình sứ ra, lưu loát đổ ra mười viên đan dược màu xám trắng.

Hiển nhiên đây là Thối Cốt Đan!

“Leng keng! Biếu tặng mười viên Thối Cốt Đan, đã biếu tặng xong! Hệ thống trí năng tiếp tục tu luyện thay ngài…”

Chương 4: Một khóa ủy trị (1), online mất mạng

Mẹ nó, đây là biếu tặng Thối Cốt Đan sao?!

Ngươi chắc chắn đây không phải ngàn mét đi chịu chết?

Bùi Lăng muốn hộc máu!

Ngay sau đó, một cảnh càng đáng sợ hơn xảy ra, thân thể hắn hoàn toàn không hề rời đi, vẻn vẹn chỉ xoay người, đi tới trên một bồ đoàn cách đó không xa bày ra tư thế tu luyện. Tiếp tới hắn nuốt toàn bộ Thối Cốt Đan vào, bắt đầu vận chuyển Đoán Cốt Quyết.

Vị trí này vừa lúc giúp Bùi Lăng nhìn thẳng tới cửa. Mẹ nó, ngay cả cửa hệ thống cũng không đóng!!!

Bùi Lăng: “…”

Đĩ mẹ nó! Đĩ mẹ nó! Hệ thống ngươi có nghe thấy không? Đĩ mẹ nó!!!

Nhưng rất nhanh hắn đã không rảnh để quan tâm cửa nữa, bởi vì hắn phát hiện nguồn gốc của vô số ánh mắt đang nhìn hắn: Bình phong ở cửa.

Trên mặt bình phong hơi mờ có thêu hơn trăm mỹ nhân thướt tha sống động, hoàn phì yến sấu, vô cùng xinh đẹp, người nắm quạt, người bắt bướm, người ôm tỳ bà, người đang gẩy đàn, người nắm cành cây xuống đùa giỡn… Nói chung tư thái mỗi người mỗi khác.

Chỉ là mặc kệ các nàng đang làm gì cũng đều đổ dồn tầm mắt lên người Bùi Lăng.

Dưới tình huống bình thường, được các mỹ nhân quan tâm, nhất là những người trước mắt, tùy ý chọn người nào cũng đều quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành quan tâm, đổi lại bất kỳ một thẳng nam nào khác cũng sẽ không cự tuyệt diễm phúc như vậy.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ những mỹ nhân này đều không bình thường.

Mặc dù các nàng là thêu ra, nhưng cảm giác bị tầm mắt chân thật nhìn chằm chằm lại rất rõ ràng.

Dù hiện tại Bùi Lăng không thể khống chế thân thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy sởn tóc gáy.

“Trọng Minh tông…” Hắn thì thầm trong lòng, tông môn Ma đạo quả nhiên quỷ bí.

Mặc dù hắn không rõ rốt cuộc bình phong này có vấn đề gì, nhưng hiển nhiên đây không phải loại lương thiện.

Nếu đổi lại chính bản thân hắn, đoán chừng lúc này hắn đã xoay người rời đi từ lâu, đi càng xa càng tốt.

Không, nếu như hắn biết rõ phương thức “biếu tặng” của cái hệ thống đần độn này, hắn vốn sẽ không cho nó có cơ hội khống chế mình đi tới trong phòng Trịnh Kinh Sơn.

Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào việc dù Trịnh Kinh Sơn rất hung tàn, nhưng nếu đã nhận lời Bùi Hồng Niên tới đây làm khách, tốt xấu gì cũng sẽ nể mặt mũi của sư đệ đồng môn, khi bản thân không ở trong phòng sẽ lưu lại chút thủ đoạn hạn chế bình phong này, tránh cho ngộ thương người Bùi phủ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại dồn tâm tư vào trong cơ thể mình.

Hắn phát hiện sau khi ăn Thối Cốt Đan vào, tốc độ vận chuyển của Đoán Cốt Quyết đã tăng nhanh hơn trước kia không chỉ gấp mười lần!

Hơn nữa trong gian phòng Bùi gia dùng để chiêu đãi khách quý có bố trí trận pháp chuyên dụng, linh khí nồng nặc hơn trong viện của Bùi Lăng nhiều. Hắn có thể cảm giác được tu vi của hắn đang tăng trưởng với tốc độ trước nay chưa từng có!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua… Bùi Lăng từ từ đắm chìm trong khoái cảm khi lực lượng không ngừng tăng lên. Nhất là theo tiếng sắt thép va chạm xuất hiện, bắp thịt và cốt cách toàn thân rung động một trận, lỗ chân lông nở ra, một lớp chất bẩn màu đỏ sậm hệt như dầu bị đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm thấy mình bỗng đột phá một quan ải, toàn thân như thoát khỏi sự ràng buộc nào đó, có vô số sức lực dùng mãi không hết.

Dường như chỉ cần hắn nguyện ý sẽ có thể một đấm đánh ra một cái động lớn trên tường!

“Leng keng!” Cùng lúc đó, Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, bên tai truyền tới tiếng nhắc nhở của hệ thống: “Lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn ký chủ sử dụng hệ thống tu luyện trí năng, một khóa ủy trị, không lo phi thăng! Hi vọng ngài đánh giá việc tu luyện, nếu thỏa mãn xin hãy đánh giá 5*!”

Bảng hiện lên, năm ngôi sao quen thuộc chờ đợi ký chủ lựa chọn.

“Luyện Khí tầng ba, Thiết Cốt đã thành!” Bùi Lăng thầm cả kinh, thậm chí còn quên cả việc đây không phải phòng mình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Từ năm tuổi hắn đã bắt đầu tôi luyện thân thể, tám tuổi thì được gia lão kiểm tra tư chất, sau đó là tu luyện Đoán Cốt Quyết. Không lâu sau hắn dẫn khí hai mạch, trở thành một tu sĩ Luyện Khí tầng một.

Luận thiên phú, hắn có thể tính là một trong số các đệ tử xuất sắc nhất Bùi gia thế hệ này, cũng không kém gì Bùi Hồng Niên.

Chỉ có điều tài nguyên của con em dòng thứ rất hiếm hoi, hắn còn bị kế mẫu chèn ép. Lại thêm quá trình tu luyện Đoán Cốt Quyết quá hung tàn, hắn còn phải tích lũy linh thạch để kích hoạt hệ thống, toàn bộ quá trình tu luyện hắn còn tiếc nên không sử dụng dược liệu tẩm bổ, chỉ dựa vào năng lực của bản thân để tự khôi phục, cứng rắn vượt qua.

Vì vậy hắn phải dành đủ mười năm, hai tháng trước mới đạt tới Luyện Khí tầng hai.

Trong số bạn đồng lứa Lộc Tuyền thành, hắn đã được xếp vào hạng trên trung bình!

Mà hiện tại, hệ thống chỉ mới tu luyện vẻn vẹn vài canh giờ đã giúp hắn đang từ Luyện Khí tầng hai nửa Thiết Cốt đúc thành Thiết Cốt hạng nặng, phá nhập Luyện Khí tầng ba!

Khó trách tiên nhân nói, bật hack nhất thời sảng, bật mãi sảng mãi!

Giờ khắc này, Bùi Lăng hơi nắm tay, cảm thụ lực lượng bành trướng khắp toàn thân, đột nhiên hắn cảm thấy dường như hệ thống này cũng không đáng ghét như vậy?

Nhưng rất nhanh, ánh mắt như hình với bóng trên bình phong khiến hắn kịp phản ứng.

Bùi Lăng nhướng mày, không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Lúc ra cửa, khi đi qua bờ bình phong, mặc dù hắn vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhưng dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, vẫn có thể thấy có mấy cánh tay mỹ nhân vươn ra như muốn kéo áo bào của hắn xuống.

May mắn là cánh tay các nàng mới vừa vươn ra khỏi bình phong được một chút đã gặp phải vách ngăn vô hình. Bọn họ phát ra một tiếng hô to duyên dáng, dường như đã bị đau, cực kỳ không cam lòng rụt tay trở về.

Tuy bọn họ không cách nào ra tay với Bùi Lăng, nhưng từ đầu tới cuối, ánh mắt của tất cả mỹ nhân đều không rời khỏi Bùi Lăng.

Mãi tới khi Bùi Lăng leo ra khỏi tường Bích Ngô viện, hắn vẫn có thể cảm thấy có hơn trăm người đang lắng lặng chăm chú nhìn mình.

Không biết vì sao, tuy sau khi Bùi Lăng đi xa, cảm giác bị người nhìn chằm chằm này đã dần biến mất, nhưng hắn vẫn mơ hồ dự cảm được dường như mình đã chọc phải phiền phức lớn.

“Không thể ở lại Bùi phủ thêm nữa, nhất định phải mau chóng rời đi!” Trong lòng Bùi Lăng thầm nói. Hắn chẳng còn lo lắng được nhiều tới chuyện bình phong nữa, phương thức biếu tặng của hệ thống quá phí mệnh, dù không bị Trịnh Kinh Sơn đánh nát ngay tại chỗ, nhưng người này là tồn tại có tiếng trong Ma đạo, ai biết hắn ta có thủ đoạn gì để phát hiện ra người đã lẻn vào phòng hắn ta trộm đồ hay không?

Tiếp tục ở lại Bùi phủ, một khi Trịnh Kinh Sơn làm khó dễ, hắn sẽ chẳng có chút lực phản kháng nào.

Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nhất định phải mau chóng viễn độn ngàn dặm, dùng hành động này để tránh né họa sát thân!

Vậy mà ngay khi hắn trở lại trong viện mình, dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói hành lý xong, còn chưa kịp rời khỏi Bùi phủ hắn đã bị gã sai vặt đuổi theo gọi lại: Thất công tử, gia chủ gọi tất cả công tử tiểu tỷ lập tức tới chính đường ngay!”

Chương 5: Ổn định đừng hoảng

"Vì sao bỗng nhiên gia chủ lại gọi chúng ta tới chính đường?" Bùi Lăng nhíu mày. Hắn chỉ là con em dòng thứ, còn là loại cha không thương mẹ không yêu. Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn nhìn thấy gia chủ không quá năm ngón tay.

"Hồi Thất công tử." Gã sai vặt còn vội đi thông báo cho một vị chủ tử khác, vừa xoay người vừa vội vã nói, "Là Trịnh tiên sư từ bên ngoài trở về, kêu gia chủ làm như thế. Ngài vẫn nên tới thật nhanh thì hơn, thoạt nhìn dường như tâm tình của Trịnh tiên sư rất không tốt."

Bùi Lăng chấn động trong lòng, nhanh chóng tính toán độ khả thi khi tiếp tục trốn tránh.

Thật đáng tiếc, tỉ lệ sống sót gần như bằng không.

Bởi vì tuy hắn vừa tấn chức Luyện Khí tầng ba, lực có thể đấu với sư tử hổ báo, nhưng đừng nói là đệ tử của Trọng Minh tông, ngay cả trên dưới Bùi phủ cũng có thể dễ dàng xử lý hắn.

Mấu chốt là Bùi phủ gia quy sâm nghiêm, gia chủ triệu kiến, phàm là người trong phủ, nếu trong vòng một nén nhang không tới sẽ có cao thủ đến kiểm tra xử trí ngay!

Đặc biệt việc triệu tập lần này còn liên quan tới Trịnh Kinh Sơn, vì không để bản thân bị mất mặt trước mặt cao túc Trọng Minh tông, động tác của Bùi phủ sẽ chỉ càng lưu loát hơn. Nếu hiện tại hắn chạy trốn, đoán chừng hắn còn chẳng thể chạy ra khỏi đại môn Bùi gia!

"Đừng hoảng hốt!" Bùi Lăng cố gắng để bản thân bình tĩnh phân tích, "Nếu Trịnh Kinh Sơn biết ta tiến vào phòng hắn ăn cắp Thối Cốt Đan, chỉ sợ hắn đã sớm để Bùi phủ phái người tới bắt ta, thậm chí là đánh giết tại chỗ, mà không phải chỉ phái gã sai vặt phàm nhân tới gọi ta đến..."

Nghĩ tới đây, hắn ta gọi lại gã sai vặt đã đi được một đoạn, "Trịnh tiên sư vừa trở về đã tới chính đường ngay sao? Không quay về Bích Ngô viện nghỉ ngơi?"

"Không." Gã sai vặt lắc đầu, lại giục hắn, "Còn xin Thất công tử mau mau tới chính đường đi, đừng để tiên sư nóng lòng chờ đợi! Nếu không, chỉ sợ gia chủ sẽ không dễ dàng tha thứ."

Bùi Lăng quyết định thật nhanh: "Được, ta lập tức tới ngay!"

Sau một lát, chính đường Bùi phủ.

Gia chủ Bùi Tuyên ngồi nghiêm chỉnh, tông tử Bùi Hồng Niên đứng hầu ở bên, ba vị gia lão ngồi ở phía dưới, thần sắc mỗi người đều rất nghiêm nghị.

Mà trên ghế chủ khách là một gã thanh niên mặt như quan ngọc, dung mạo cương nghị tuấn mỹ, chính là đệ tử nội môn Trọng Minh tông Trịnh Kinh Sơn!

Bùi Lăng đi vào bái chào gia chủ. Bùi Tuyên tùy ý xua tay, ra hiệu cho hắn thối lui qua bên cạnh như những người khác, chờ phân phó.

Từ đầu tới đuôi, không có người nào để ý tới hắn.

Loại cảm giác bị coi thường này cuối cùng cũng khiến Bùi Lăng tìm lại được chút cảm giác an toàn của người trong cẩu đạo.

Rất hiển nhiên, Trịnh Kinh Sơn còn chưa biết chuyện ở Bích Ngô viện!

Thật tốt quá!

Bùi Lăng thở phào, tranh thủ thời gian điều chỉnh vẻ mặt, sử dụng ánh mắt kính sợ như những người Bùi gia khác đánh giá năm người đang ngồi phía trên.

Cảnh giới tu luyện trong phương thiên địa này được chia làm Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan kỳ... Trong đó Luyện Khí kỳ chia thành chín tầng, từ tầng một đến tầng chín, sau tầng chín là Trúc Cơ. Trong Trúc Cơ lại có ba giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trên Trúc Cơ hậu kỳ mới là Kết Đan.

Về phần cảnh giới trên Kết Đan, trong Bùi thị vốn không có bất kỳ ghi chép nào. Dù sao thì cả Lộc Tuyền thành to như vậy còn chẳng có một Trúc Cơ Kỳ, mặt ngoài, cao thủ mạnh nhất nơi này là Bùi Tuyên, chỉ mới đạt tới Luyện Khí tầng bảy.

Bùi Hồng Niên được gia tộc kỳ vọng, tiêu hao rất nhiều tài nguyên đưa vào Trọng Minh tông làm ngoại môn tông tử, nhưng cho tới nay cũng chỉ mới đạt tới Luyện Khí tầng bốn.

Mà trong số hai vị đệ tử Trọng Minh tông tới đây, chỉ tính riêng Trịnh Kinh Sơn, tuổi còn nhỏ đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ.

Nói cách khác, chỉ cần Trịnh Kinh Sơn nguyện ý, một mình hắn ta đã có thể tàn sát Lộc Tuyền thành!

Cho nên cũng khó trách người này vừa phân phó một tiếng, từ trên xuống dưới Bùi gia đã không dám chậm trễ chút nào.

Bùi Lăng đang suy nghĩ mục đích đối phương triệu tập tử đệ Bùi thị, bỗng nhận ra được cách đó không xa có người nhìn mình với ánh mắt tràn ngập địch ý.

Hắn vô thức nhìn lại, chỉ thấy đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Bùi Đồ đang hung tợn trừng qua đây.

"Là phương thức cẩu thả của lão tử không đúng sao?" Trong lòng Bùi Lăng rất buồn bực, tuy quan hệ của hắn với tên đệ đệ tiện nghi này vẫn luôn không được tốt đẹp, nhưng theo hắn vẫn luôn lăn lộn ở sát biên giới trong gia tộc, hai mẹ con kế mẫu đã tự giác giẫm hắn dưới lòng bàn chân, xưa nay vẫn luôn làm như không nhìn thấy hắn. Vì sao bỗng nhiên hiện tại đối phương lại lộ ra địch ý rõ ràng như vậy?

Tâm trạng của Bùi Lăng lập tức trở nên trầm trọng,

"Hay là do sau khi kích hoạt hệ thống ta đã bay lên mà ta không biết?"

Hắn đang tỉ mỉ nghĩ lại đủ loại biểu hiện của bản thân trong khoảng thời gian gần đây, có phải mình đã làm trái cẩu đạo hay không, chợt thấy một tên sai vặt đến gần Bùi Tuyên, nhỏ giọng kề sát vào lỗ tai hắn ta nói mấy lời. Sau đó Bùi Tuyên khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, trong đường lập tức lặng ngắt như tờ.

Chỉ thấy Bùi Tuyên dùng thái độ cực kỳ cung kính nói với Trịnh Kinh Sơn: "Trịnh đạo hữu, tử đệ tệ gia đều đã tụ tập tại đây, còn mời Trịnh đạo hữu cứ việc phân phó!"

Trịnh Kinh Sơn bình tĩnh mở hai mắt ra, tùy ý quét nhìn mọi người, sau đó hờ hững nói: "Gần đây kẻ phản bội bản môn Ngô Đình Hi mới trốn vào Nguyên Mỗ sơn, hiện tại chưa rõ hành tung. Các ngươi lập tức vào núi tìm kiếm. Phàm là người phát hiện ra tung tích của Ngô Đình Hi, đều sẽ được ban thưởng năm mươi viên Thối Cốt Đan!"

Chương 6: Ổn định đừng hoảng

"Nếu không còn vấn đề gì, hiện tại lập tức được xuất phát!"

Sau khi đám tử đệ Bùi thị trong sảnh đường nghe xong, vẻ mặt mỗi người mỗi khác nhau, đều vô thức nhìn về phía mấy người gia chủ, tông tử, gia lão.

Trên mặt Bùi Tuyên lộ ra vẻ khó khăn, vội ho một tiếng: "Trịnh đạo hữu, dù sao thì Ngô Đình Hi kia cũng từng là đệ tử quý tông, lại là đệ tử thân truyền của La trưởng lão. Bùi mỗ nghe nói tu vi của hắn ta đã tới Luyện Khí tầng bảy, mà thực lực của tử đệ tệ gia lại quá kém, làm vậy..."

"Ngươi yên tâm!" Trịnh Kinh Sơn từ tốn nói, "Trước mắt Ngô Đình Hi đã bị trọng thương, tu vi mười không còn một, ngay cả tu sĩ mới bước lên con đường tu đạo cũng có thể bắt được hắn ta. Hiện tại hắn ta đã là chó nhà có tang, tuyệt không dám chủ động thò đầu ra!"

Bùi Tuyên thở phào, nhìn đám tử đệ khắp xung quanh sảnh đường: "Các ngươi đã nghe rõ chưa? Ai dám chậm trễ, làm hỏng đại sự của Trịnh đạo hữu, đừng trách bổn gia chủ vô tình!"

Nói xong, hắn ta bấm niệm pháp quyết, trong sảnh đường xuất hiện một bóng người, là một ra khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta giới thiệu, "Đây là kẻ phản bội Thánh tông Ngô Đình Hi, nếu phát hiện tung tích của tên này tuyệt không thể chậm trễ, phải mau chóng gửi tín hiệu cầu viện gia tộc. Đến lúc đó Trịnh đạo hữu sẽ chạy tới bắt đối phương!"

Đám tử đệ Bùi thị ở đây đồng thanh nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh của gia chủ!"

Bùi Tuyên gật đầu: "Còn không mau lên đường?"

Thấy những người khác đều đã xoa tay lui ra ngoài, Bùi Lăng cũng vội vàng giả ra vẻ cực kỳ kích động, lẫn trong đám người đi ra cửa.

Sau đó hắn di động bước chân, không chút dấu hiệu đi tới phía trước nhất đoàn người.

Hắn đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa sau khi ra khỏi thành, tất cả mọi người đều đi về phía Nguyên Mỗ sơn, còn hắn sẽ lặng yên rời đi, viễn độn ngàn dặm!

Dù gì hắn cũng đã mang theo đủ đồ trọng yếu, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Cũng may hiện tại Trịnh Kinh Sơn còn chưa biết có người xông vào gian phòng của hắn ta trộm đồ, đợi lát nữa trở về vừa nhìn... Nhất định hắn ta sẽ còn lạnh lùng hơn!

... Nhìn theo đông đảo tử đệ Bùi thị rời đi, Bùi Tuyên mỉm cười nói với Trịnh Kinh Sơn: "Trịnh đạo hữu, gần nhất tệ phủ vừa thu được một ít linh trà, không biết đạo hữu có nhã hứng đánh giá một hai?"

"Không cần." Trịnh Kinh Sơn lại đứng lên, hờ hững nói, "Ta phải quay về Bích Ngô viện một chuyến, ý tốt của Bùi gia chủ ta xin ghi nhận."

Hắn ta vội vã tới Bích Ngô viện, lại không tới gian phòng của mình mà đi tới một tịnh xá càng kín đáo hơn phía sau.

Bên ngoài tịnh xá lịch sự tao nhã, dưới mái hiên còn treo một chuỗi chuông gió. Chuông gió đung đưa theo gió, mái tranh bốn phía rủ xuống, trúc xanh lắc lư, cảnh tượng an nhiên.

Chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, rõ ràng chuông gió này được dùng từng cái đầu lâu độc lập tạo thành, phía trên hư huyễn ra vô số mặt người vặn vẹo giãy giụa, như đang gào rú không tiếng động.

Dù là Trịnh Kinh Sơn đã tới Trúc Cơ, nhưng mỗi khi không cẩn thận liếc qua hắn ta vẫn cảm thấy choáng váng một trận.

Hắn ta tranh thủ thời gian tĩnh tâm nghiêm thần, chuyển tầm mắt hướng về phía mặt đất. Đi tới ngoài cửa tinh xá, hắn ta cung kính thi lễ. Còn chưa mở miệng, bên trong đã truyền tới một giọng nói lạnh lùng hết sức: "Đã tìm được người chưa?"

"Hồi sư tỷ, đã xác định được Ngô Đình Hi đã trốn vào Nguyên Mỗ sơn, đệ tử khác của La trưởng lão cũng đã đền tội, chắc chắn Lục Dục Bí Điển đang nằm trong tay hắn ta." Trịnh Kinh Sơn vội hỏi, "Ta đã để Bùi gia..."

"Phế vật!" Hắn ta còn chưa dứt lời đã bị ngắt lời, người trong phòng lạnh lùng quát lớn, "Bản tọa không có nhiều thời gian để tiêu hao ở đây như vậy! Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau đi tìm đi! Trong vòng ba ngày nếu không tìm được Lục Dục Bí Điển, bản tọa sẽ rút hồn phách của ngươi luyện khí!"

Sắc mặt Trịnh Kinh Sơn kịch biến, lập tức quỳ xuống: "Vâng!"

Một lát sau, không thấy người trong phòng phân phó gì thêm, lúc này hắn ta mới đứng dậy, thận trọng lui ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, hắn ta chỉ cảm thấy trên lưng đã túa một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn ta nghiêng đầu liếc nhìn phòng mình, hơi do dự một hồi cuối cùng cũng không dám nán lại thêm. Thậm chí hắn ta còn không kịp chào hỏi Bùi gia đã vội vàng rời đi, tiến thẳng tới Ngoại Mỗ sơn!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng nhân lúc đoàn người đi qua một rừng cây đã thuận lợi thoát thân.

Nguyên Ngoại sơn ở phía bắc Lộc Tuyền thành. Hắn ta ra khỏi rừng cây, nhận rõ phương hướng sau đó tiến thẳng về phía tây nam. Đây là một cánh đồng bát ngát, sau khi đi qua là tới quan đạo, có thể đi thông mấy thành trì khác.

Hắn đã nghĩ kỹ, đầu tiên phải tới thành trì gần đây nhất, nếu sau khi tới đó vẫn chưa bị tóm thì hắn sẽ cải trang một phen, mau chóng chui vào một đội ngũ viễn hành, có thể đi được bao xa thì đi bấy xa!

Tuy Đoán Cốt Quyết cũng không thiên về tốc độ, nhưng sau khi Thiết Cốt đại thành, lực lượng toàn thân cực kỳ dư thừa, bước tiến cũng mau lẹ hơn trước kia không ít.

Bùi Lăng lo lắng Trịnh Kinh Sơn đã phát hiện ra tình cảnh trong Bích Ngô viện, không dám thờ ơ, một hơi chạy hơn một canh giờ. Thấy bốn phía không người, lúc này hắn mới hơi thả lỏng một chút.

Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ.

Có người đang nhìn chằm chằm hắn!

Chương 7: Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta

Ai?!

Trịnh Kinh Sơn?

Không, không phải Trịnh Kinh Sơn! Tính cách người này ngang ngược, nếu đã đuổi theo, sẽ trực tiếp hiện thân ra tay, chứ không phải lén lút ẩn thân như thế.

Về phần những người khác... Có lẽ, lúc này những người khác trong Bùi phủ chỉ nghĩ đến việc lấy được năm mươi viên Thối Cốt Đan mà Trịnh Kinh Sơn đã hứa hẹn, chứ không phải vội vã đuổi bắt mình.

Lúc đầu Bùi Lăng còn nghi ngờ có phải mình quá căng thẳng đã xuất hiện ảo giác hay không, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt hắn thay đổi.

Hắn phát hiện số ánh mắt nhìn trộm mình đang tăng lên.

Lúc đầu chỉ có một hai cái như có như không, đã nhanh chóng phát triển thành bốn phương tám hướng đều có ánh mắt như đã hóa thành thực chất, yên tĩnh nhìn hắn.

Loại cảm giác này...

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến tấm bình phong trong phòng Trịnh Kinh Sơn.

Trong lòng hắn lập tức nặng nề, cảnh giác nhìn xung quanh, lại phát hiện trong phạm vi tầm mắt không có gì hết.

Nhưng loại ánh mắt như thực chất kia lại càng ngày càng rõ ràng.

Thậm chí ở trong nơi tối tăm nào đó, dường như hắn đã bị bao vây, có thứ gì đó đang dần đến gần từ bốn phương tám hướng.

Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, bây giờ tu vi của hắn quá thấp, kiến thức cũng không đủ, căn bản không biết nên đối phó tình huống này ra sao?

Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Dù sao, trở về chỉ có một con đường chết.

Nếu chỉ là cảm giác bị nhìn chằm chằm này, cùng lắm thì cứ thản nhiên như không có việc gì.

Nhưng Bùi Lăng tiếp tục chạy một lát, đột nhiên cảm giác thân thể hơi lạnh.

Từ sau khi hắn dẫn khí mở mạch, bước lên con đường tu luyện, đã không xuất hiện việc thế này nữa, nhất là hắn bây giờ đang chạy với tốc độ cao nhất, cả người đang nóng bừng bừng, sao lại cảm thấy lạnh chứ?

Trong lòng Bùi Lăng biết không ổn, lại bó tay không có cách nào.

Chẳng mấy chốc, cảm giác lạnh băng truyền khắp cả người cứ như rơi vào hầm băng, ngay cả ý thức của hắn cũng trở nên hơi nặng nề.

"Vấn đề nằm ở đâu?" Bùi Lăng biết không thể mặc kệ nữa, hắn đột nhiên dừng chân, nhanh chóng suy nghĩ mọi việc: Chắc chắn tấm bình phong có vấn đề!

Thế nhưng, chưa nói đến Trịnh Kinh Sơn thiết lập hạn chế cho nó, đề phòng lỡ tay làm tổn thương người trong Bùi phủ, chỉ nói tối hôm qua hắn bị hệ thống khống chế thân thể, thoải mái tu luyện trước tấm bình phong lâu như vậy, sau khi trở về sân nhỏ lại đến chính đường... Cho đến khi hắn rời khỏi đám người một khoảng thời gian, cũng không có điều gì khác lạ.

Vì sao bây giờ lại tìm đến?

"Hệ thống, ta muốn tu luyện!" Cảm nhận được tư duy càng ngày càng trì trệ, cảm giác nguy hiểm trong lòng Bùi Lăng tăng vọt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêm nghị nói, "Lựa chọn Đoán Cốt quyết! Trí năng thời gian dài! Một khóa uỷ thác!"

"Leng keng! Hệ thống trí năng tu chân tận tuỵ phục vụ ngài!" Hắn chưa bao giờ thấy giọng điệu máy móc của hệ thống lại dễ nghe như thế.

Ngay lúc hệ thống tiếp quản thân thể của hắn, dường như cả người Bùi Lăng thoải mái hơn nhiều.

Đủ loại triệu chứng rét run, trì trệ lập tức biến mất.

Hắn không nhịn được thở phào: "Quả nhiên!"

Tối hôm qua hắn tu luyện trước tấm bình phong lâu như vậy, ngoại trừ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm, thì không có tình huống không tốt nào, không phải vì lúc ấy bình phong không ra tay với hắn, mà vì hắn đang tu luyện.

Không, cũng có lẽ vì lúc đó hệ thống đang thao tác cơ thể của hắn.

Mặc kệ là loại nào, ít nhất bây giờ hắn đang an toàn.

Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, Bùi Lăng không còn lo lắng nữa, cũng càng muốn cao chạy xa bay, tốt nhất hoàn toàn rời khỏi địa giới Trọng Minh tông.

Mẹ nó, Ma tông đúng là Ma tông, chỉ là đồ đạc của một tên đệ tử cũng âm tà như thế.

Nghĩ đến, Bùi mỗ hắn cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, lại suýt nữa ngã ngựa!

Sau khi tu luyện Đoán Cốt quyết, Bùi Lăng cảm thấy cả người đã sống lại, ngay cả tiếng xương cốt vỡ nát cũng rất êm tai.

Thế nhưng!

Không lâu sau, hệ thống bỗng nhiên "leng keng" một tiếng, máy móc nói: "Kiểm tra thấy ký chủ hơi thiếu huyết khí, tiếp tục tu luyện Đoán Cốt quyết sẽ tạo thành sự tổn thương không thể chữa trị..."

"Leng keng! Kiểm trắc thấy ký chủ thiếu Khí Huyết Đan, hệ thống tặng miễn phí ba viên Khí Huyết Đan!"

Bùi Lăng: "?!"

Bùi Lăng: "Chờ chút..."

Còn chưa kịp từ chối, hệ thống đã thao tác thân thể dừng tu luyện, đột nhiên đứng lên, gót chân xoay tròn, bỗng nhiên xoay 180 độ, đi thẳng đến Nguyên Mỗ sơn!

…

Nguyên Mỗ sơn, trong một địa huyệt yên tĩnh.

"Khụ khụ khụ..." Theo một tràng tiếng ho khan tan nát cõi lòng vang lên, nam từ đang ngồi dựa vào vách tường đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, đột nhiên hơi thở vốn yếu ớt lại trở nên gấp gáp.

Hắn ta thở dốc mấy lần, dường như đã tích lũy được chút sức lực, run rẩy mở ra một chiếc bình ngọc, khó khăn đưa miệng bình đến bên môi.

Chương 8: Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta

Nhưng còn chưa kịp đổ đan dược bên trong ra, lục phủ ngũ tạng co quắp, nam tử không khống chế được lại ho khan, bởi vậy bình ngọc cũng rơi xuống mặt đất.

Chờ hắn ta thở lại bình thường, đang muốn cầm lấy chiếc bình cách đó không xa, đột nhiên động tác cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía lối đi tối tăm.

Không lâu sau, một con chuột nhảy qua.

Nam tử cảnh giác, bình tĩnh cầm một viên đạn hoàn đen nhánh trong tay.

Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn gió êm sóng lặng, hắn ta mới dần thả lỏng, nhét viên đạn hoàn vào trong tay áo, trong mắt lộ ra vẻ oán độc: "Trọng Minh tông... Ha ha, không ngờ Ngô Đình Hi ta lại sa sút đến tình trạng như thế, chỉ là chuột bọ cũng khiến ta như chim sợ cành cong!"

Hắn ta cố gắng nhặt bình ngọc lên, nhưng không lập tức sử dụng, mà vuốt ve đạn hoàn trong tay áo, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, khẽ lẩm bẩm, "Nếu lúc trước sư tôn chuyển đổi công pháp thành công, đám đệ tử thân truyền chúng ta đâu thế này? Đáng tiếc ta nhập môn quá muộn, thực lực thấp, bây giờ chỉ sợ khó mà thoát thân... Nếu không..."

Sắc mặt Ngô Đình Hi thay đổi liên tục, khẽ than thở một tiếng, giơ bình ngọc lên, ngay lúc đan dược trong bình sắp trượt xuống, đột nhiên có một bóng người lao ra từ trong lối đi.

"CMN!" Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn tu sĩ hơi thở yếu ớt trước mặt, "Hình như đây là tên phản đồ mà bọn họ muốn tìm?"

Hệ thống không trả lời, dứt khoát lưu loát cướp bình ngọc trong tay Ngô Đình Hi, lập tức đổ ra ba viên Khí Huyết Đan, nhét hết vào trong miệng, sau đó tùy ý ném cái bình vào trong góc.

Ngay sau đó, lại xuất hiện thao tác giống hệt tối hôm qua: Hệ thống hoàn toàn không định rời đi ngay, mà điều khiển cơ thể Bùi Lăng đi đến khoảng đất trống cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống: "Leng keng! Hoàn thành tặng Khí Huyết Đan, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Bùi Lăng: "... ?!"

Mẹ nó ngươi còn tới???

Lần trước, dù sao trong phòng Trịnh Kinh Sơn cũng không có ai, lần này khổ chủ còn ở ngay trước mặt, hơn nữa đang trợn to mắt nhìn lão tử có được không!

Lúc đầu Ngô Đình Hi còn giật mình!

Dù sao lúc này hắn ta đang gặp nguy hiểm, vô cùng đề phòng, ngay cả một con chuột đi ngang qua cũng khiến hắn ta cảnh giác, tốc độ của người đến lại nhanh đến mức hắn ta không kịp phản ứng, sau khi hắn ta bị cướp đan dược, suy nghĩ đầu tiên là sợ hãi và kinh ngạc, căn bản không kịp tức giận.

Thế nhưng!

Sau khi hệ thống bắt đầu tu luyện, Ngô Đình Hi phát hiện thiếu niên trước mặt chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng ba.

Quan sát một lát, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Ngô Đình Hi tức giận suýt chết ngay tại chỗ - cảm xúc kích động lại động đến vết thương, ho khan kịch liệt một trận, Ngô Đình Hi nhìn chằm chằm Bùi Lăng, không lập tức ra tay, mà vừa ho khan, vừa chật vật bò về phía bình ngọc ở trong góc.

"Hệ thống! Chúng ta có thể giết hắn trước rồi tu luyện không?"

"Giết người trước đã, nhanh đi!"

"Giết xong lập tức cho ngươi khen ngợi năm sao!"

"Không giết người cũng được, bây giờ chạy trốn cũng cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng nôn ra máu, "Ngươi mẹ nó thiểu năng! Không tu luyện nữa!!!!"

Hệ thống thờ ơ, chuyên tâm tu luyện.

Thế là, Bùi Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Đình Hi nghỉ ngơi ba lần, cuối cùng cũng bò tới chỗ bình ngọc, run rẩy mở nắp bình ra, nuốt toàn bộ số Khí Huyết Đan còn thừa ở bên trong!

Sau đó, Ngô Đình Hi cố gắng xoay người ngồi dậy, ném cho Bùi Lăng một ánh mắt tàn ác, lại bắt đầu tu luyện.

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, hắn nhận ra Ngô Đình Hi bị thương rất nặng, so với việc nói hắn ta đang tu luyện, chẳng bằng nói hắn ta đang hòa tan dược lực, tạm thời áp chế thương thế.

Không cần hỏi cũng biết sau khi ngăn chặn thương thế sẽ làm gì!

Sau một lúc lâu, hệ thống tu luyện chưa kết thúc, Ngô Đình Hi lại mở mắt ra trước, nở nụ cười nham hiểm với Bùi Lăng, đột nhiên nhặt một cục đá bên cạnh đập về phía hắn.

Bùi Lăng: "Hệ thống?!"

Ầm!

Ngay sau đó, trên đầu hắn có thêm một cục u.

Cùng lúc đó, hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Đúng vậy, hệ thống lại chuồn.

Bùi Lăng: "!!!"

"Tiểu tử, không cần biết ngươi giả ngốc hay ngốc thật." Sau khi Ngô Đình Hi thăm dò, nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh, "Tóm lại, gặp lại cũng là có duyên, hôm nay Ngô mỗ hôm nay sẽ tiễn ngươi một đoạn đường!"

Còn chưa nói hết câu, trên đầu ngón tay hắn ta đột nhiên bùng lên tia sáng xanh!

“Hệ thống, ngươi mẹ nó chờ đấy cho lão tử!” Bùi Lăng không thèm quan tâm màn hình đánh giá đang lơ lửng trước mặt, vội vàng bắt chéo hai tay trước ngực, bảo vệ điểm yếu hại!

Chương 9: Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!

Ngay sau đó, tia sáng xanh lóe lên, đánh trúng cánh tay trái của Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy mình như bị một chiếc xe tải chở quá tải còn chạy siêu nhanh đâm vào chính diện, cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn xót ruột, cơ thể mất không chế bay ra ngoài

Oanh!!!

Bùi Lăng không hề có sức đánh trả đập vào trên vách đá trong huyệt động, cả vách đá đều lõm vào.

“Oa…” Yết hầu hắn tanh ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, lập tức choáng váng, trên dưới cả người không có chỗ nào không đau đớn, lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí, nếu không phải đã tu luyện Đoán Cốt quyết nhiều năm, tăng lên rất nhiều sự nhẫn nại và sức chịu đựng với đau đớn, chỉ sợ sẽ ngất ngay tại chỗ!

“Khụ khụ khụ… Không chết? Khụ khụ khụ…” Thấy tình trạng thê thảm của Bùi Lăng, Ngô Đình Hi lại thay đổi sắc mặt!

Hắn ta vừa ho khan, vừa nghi ngờ đánh giá Bùi Lăng.

Tiểu tử này không đúng!

Mặc dù hắn ta đang bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là đệ tử của trưởng lão Trọng Minh tông, bây giờ đã là hậu kỳ Luyện Khí, những tu sĩ đồng cấp bình thường đều không thể so sánh với thực lực tu vi của hắn ta. Cho dù chỉ cố gắng đánh ra được một chiêu Ngũ Độc Chỉ, đối mặt với một tu sĩ ở địa phương nhỏ như Lộc Tuyền thành, còn là Luyện Khí tầng ba nho nhỏ, cũng nên trực tiếp đánh xuyên qua hai tay hắn, xuyên thẳng vào trái tim, một kích mất mạng!

Hiện tại, trông Bùi Lăng vô cùng thê thảm, nhưng cẩn thận quan sát, thương thế chủ yếu nhất lại chỉ là một cái lỗ lớn do kịch độc đốt bị thương trên cánh tay trái che ở đằng trước, vết thương này sâu tận xương, trông chỗ khác có vẻ đáng sợ, thật ra không tổn thương đến tính mạng.

Dường như Ngô Đình Hi nghĩ đến điều gì đó, trong mắt đột nhiên xẹt qua một vòng tím nhạt, thị lực vận chuyển đến cực hạn, trong chớp mắt đã thấy rõ ràng chi tiết phần xương lộ ra ngoài, hành động này khiến sắc mặt trắng bệch của hắn ta hơi đỏ lên, máu tươi trào ra khóe miệng.

Nhưng lúc này hắn ta hoàn toàn không quan tâm, mà kêu lên: “Thiết Cốt cực phẩm?!”

Đoán Cốt quyết xuất phát từ Trọng Minh tông, đối với người nhận được thân truyền của trưởng lão Trọng Minh tông như hắn ta, đương nhiên cũng không xa lạ gì.

Thế nhưng, có một chuyện Bùi thị không biết, đó là Đoán Cốt quyết tu luyện ra Thiết Cốt, Tinh Cốt và Ngọc Cốt, cũng phân chia phẩm cấp.

Thiết Cốt có Thiết Cốt hạ phẩm, Thiết Cốt trung phẩm, Thiết Cốt thượng phẩm và Thiết Cốt cực phẩm. Phần lớn tán tu đều chỉ tu luyện ra Thiết Cốt hạ phẩm. một vài người có tư chất xuất chúng trong số tán tu, có thể tu luyện ra Thiết Cốt trung phẩm, một khi loại người này xuất hiện, chỉ cần xuất thân không có vấn đề, tuổi tác không quá lớn, sẽ được Trọng Minh tông trực tiếp thu vào ngoại môn. Còn về Thiết Cốt thượng phẩm, chỉ có đệ tử Trọng Minh tông nhận được tài nguyên phong phú, có sư trưởng chỉ điểm rất nhiều cửa ải mới có cơ hội tu luyện.

Về phần Thiết Cốt cực phẩm?

Vậy càng là lông phượng sừng lân!

Chỉ có rất ít thể chất hiếm có, hoặc là đánh bậy đánh bạ nuốt được thiên tài địa bảo có liên quan, mới có thể đạt được!

Mặc kệ là loại nào, đều có nghĩa cho dù tiến vào Trọng Minh tông, cũng sẽ trở thành đối tượng được chú ý trọng điểm, có hy vọng tiến vào nội môn.

“Khụ khụ khụ khụ khụ…” Ngô Đình Hi lại ho khan một trận, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng vừa hung ác nham hiểm vừa xen lẫn chút phức tạp.

Nếu sư tôn của hắn ta vẫn còn, chỉ cần gặp được Bùi Lăng, chắc chắn hắn ta sẽ lựa chọn đưa về Trọng Minh tông, nhận làm tiểu sư đệ của mình.

Dù sao cũng là một vị sư đệ có tư chất tuyệt diệu hoặc là khí vận cực lớn, tuy chắc chắn phải phân chia sự chú ý và tài nguyên của sư tôn, nhưng cũng khiến phái của hắn ta lớn mạnh hơn, nhìn về lâu dài sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn.

Nhưng bây giờ…

Hắn ta suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: “Khụ khụ… Sao ngươi lại luyện được Thiết Cốt cực phẩm?”

Bùi Lăng trượt xuống từ tường đá, suy nghĩ đầu tiên là nhanh chóng chạy trốn!

Nhưng vừa muốn xoay người ngồi dậy, lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không thể không ngồi bệt dưới đất, lúc này mới phát hiện mỗi một hành động của mình đều tốn rất nhiều sức lực, ngay cả việc đứng lên cũng không đứng nổi.

Lúc này nghe vậy, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, Thiết Cốt cực phẩm? Thiết Cốt cực phẩm cái gì?

Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, mặc kệ hắn là cực phẩm hay không cực phẩm gì đó, bây giờ quan trọng nhất là ổn định đối phương tìm thời điểm giết chết!

“Vị đạo hữu này, ta và ngươi vốn không quen biết, đúng là vừa rồi ta đã lấy Khí Huyết Đan của ngươi, nhưng ngươi cũng đã dạy dỗ ta rồi, bây giờ chúng ta không ai nợ ai, không bằng bắt tay làm hòa, sau đó đường ai nấy đi?”

Chương 10: Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!

Bùi Lăng suy yếu nói, “Nếu ngươi cảm thấy hứng thú với công pháp của ta, ta cũng có thể cân nhắc trao đổi với ngươi?”

Hắn thầm gọi hệ thống ở trong lòng, “Hệ thống! Có thể thay đổi hình dạng của Đoán Cốt quyết, để tên này không nhìn ra, chỉ cần tu luyện theo lập tức tẩu hỏa nhập ma không?”

Hệ thống: “Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài, mời ký chủ lựa chọn thời gian và click 【 một khóa ủy thác 】 , hệ thống lập tức tự động tu luyện cho ngài! Một khóa ủy thác, không lo tuy luyện, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!”

Bùi Lăng thầm phun ra một ngụm máu tươi: “Lão tử đã biết không thể trông cậy vào ngươi mà…”

Hắn đang lo lắng nghĩ có nên lấy một vài công pháp giả mạo người đời trước để kéo dài thời gian hay không, lại nghe Ngô Đình Hi cười lạnh: “Đừng giả vờ! Ngươi đang tu luyện Đoán Cốt quyết, không phải người trong Trọng Minh tông, tất nhiên là ngoại đệ tử của Trọng Minh tông! Nếu ta đoán không sai, Trọng Minh tông đã phát lệnh truy nã đến gần đây, ngươi lại đuổi theo vào tận trong núi, sao có thể không nhận ra Ngô mỗ?!”

“Vậy đạo hữu muốn thế nào?” Bùi Lăng cau mày, đệ tử đi ra từ tông môn nham hiểm này thật sự không dễ lừa, dù sao hắn còn trẻ tuổi, lại vừa đột phá, chỉ nằm một lúc đã dần khôi phục sức lực, có lẽ vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên. Nhưng muốn chạy thì vẫn hơi khó… Lại kéo dài thêm chút!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng hơi suy nghĩ, nói, “Thật ra đạo hữu hiểu lầm rồi, mặc dù Trịnh Kinh Sơn của Trọng Minh tông đã phân phó con cháu Bùi thị ta tìm kiếm đạo hữu khắp nơi, nhưng chỉ có mình ta, không những không muốn tiết lộ tung tích của đạo hữu, ngược lại còn ước gì đạo hữu có thể chạy thoát!”

Thấy Ngô Đình Hi cười lạnh, hiển nhiên hoàn toàn không tin, hắn vội vàng nói tiếp, “Đạo hữu cũng biết, Trịnh Kinh Sơn có một tấm bình phong, thoạt nhìn là vật bình thường, nhưng nhìn kỹ bên trên lại có hơn trăm mỹ nhân…”

“Diễm Cốt La Sát Đồ?” Còn chưa nói hết câu, Ngô Đình Hi đã bật thốt ra, nghi ngờ nói, “Sao ngươi lại biết cái này? Không đúng, ngươi từng gặp bức tranh này, lại còn không chết?!”

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, xem ra tấm bình phong kia còn ghê gớm hơn dự đoán?

Trước mắt cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vội vàng nói: “Ta là con cháu nhánh bên của Bùi thị Lộc Tuyền thành, bởi vì mẫu thân ruột mất sớm, tư chất không tốt, nhiều năm qua vẫn bị kế mẫu chèn ép, nghèo rớt mùng tơi… Trước đây không lâu, Trịnh Kinh Sơn được tông tử trong gia tộc mới ở lại trong sân dành cho khách của Bùi phủ, nghe đồn người này xuất thân giàu có, không phải người mà Bùi gia có thể so sánh được. Ta nghe hạ nhân nói ba ngày hai bữa hắn luôn bôn ba bên ngoài, không ở trong phủ, vì vậy cả gan vào phòng hắn xem thử…”

Nghe đến đây, ánh mắt Ngô Đình Hi nhìn hắn lập tức trở nên rất kỳ quái: “Ngươi là một tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng ba ở nơi thâm sơn cùng cốc, cũng dám đi trộm đồ của Trịnh Kinh Sơn?”

Thậm chí Ngô Đình Hi còn hơi ngơ ngác: Là mình ở trong tông môn quá lâu, cho nên không biết bây giờ tu sĩ bên ngoài đã trở nên hung hăng như vậy?!

So sánh với việc chỗ ở của Trịnh Kinh Sơn bị mất trộm đến nay còn mơ màng không biết, chẳng hiểu sao hắn ta lại cảm thấy, vừa nãy bị cướp ba viên Khí Huyết Đan ngay trước mặt, hình như cũng không phải chuyện ghê gớm gì?

“Khụ, tóm lại, Trịnh Kinh Sơn vì truy sát đạo hữu, đến nay còn chưa phát hiện việc này.” Bùi Lăng vội ho một tiếng, “Vì vậy bây giờ ta rất hy vọng đạo hữu bình an vô sự, thậm chí có thể chạy thoát! Dù sao, chỉ cần đạo hữu thật tốt, mới có thể ngăn cản Trịnh Kinh Sơn, tranh thủ càng nhiều thời cơ và thời gian để ta trốn xa ngàn dặm!”

Hắn dùng giọng điệu chân thành nhất nói, “Đạo hữu, thật ra ta đang đến giúp ngươi!”

Ngô Đình Hi ngửa đầu cười ha ha: “Giúp Ngô mỗ? Giúp thế nào? Vừa gặp đã cướp Khí Huyết Đan của Ngô mỗ, để Ngô mỗ bò cả nửa ngày như sâu bọ mới có thể nhặt lại bình thuốc của mình?”

“Đạo hữu, đẩy chỉ là việc nhỏ.” Bùi Lăng nghiêm mặt nói, “Lúc ấy ta bị Diễm Cốt La Sát Đồ làm hại, nếu không có Khí Huyết Đan, chỉ sợ đã gặp chuyện không may. Lại nói, đạo hữu ở đây một mình, chưa quen hoàn cảnh nơi đây, sớm muộn gì cũng bị con cháu Bùi thị ta phát hiện, bẩm báo cho Trịnh Kinh Sơn! Nếu thế, chẳng lẽ đạo hữu có thể có kết cục tốt? Bây giờ, thật ra ngươi và ta đều ngồi chung một con thuyền, nên đồng tâm hiệp lực, chứ không phải tính toán chi li mới đúng!”

Ừ, hơi thở thông thuận hơn nhiều, chắc có thể đứng dậy đi mấy bước, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu?

Bùi Lăng hơi do dự, nhìn trộm Ngô Đình Hi, thấy đối phương cúi đầu như đang suy nghĩ, không còn ý làm khó nữa mới thầm thở phào, quyết định tiếp tục nghỉ ngơi, tránh việc lại gặp khó khăn trên đường chạy trốn.

Chương 11: Lại có chuyện tốt như vậy?

“Tiểu tử ngươi… Miệng lưỡi bén nhọn! Nhưng cũng hơi có lý, đối mặt với việc sống chết, những việc khác chỉ là chuyện nhỏ.” Ngô Đình Hi suy nghĩ một lát, cười lạnh, đột nhiên nói, “Ngươi có biết vì sao Trịnh Kinh Sơn muốn truy sát Ngô mỗ?”

Bùi Lăng ước gì trò chuyện nhiều hơn, vội nói: "Xin lắng tai nghe."

"Khụ khụ khụ..." Ngô Đình Hi lại ho khan một trận, mượn động tác lau vết máu trên khóe môi để nuốt một viên đan dược, bình tĩnh tiếp tục nói, "n sư của Ngô mỗ là ngoại môn trưởng lão Trọng Minh tông, là tu sĩ Kết Đan kỳ, vốn cũng được coi là thoải mái tự do ở ngoại môn Trọng Minh tông. Chỉ là sư tôn đạo tâm kiên định, muốn vượt qua Nguyên Anh kỳ. Trước đây không lâu, sư tôn trùng hợp đạt được một bộ công pháp thượng thừa, dự định chuyển tu... Đây vốn là chuyện tốt."

Hắn ta nói đến chỗ này, sắc mặt âm trầm, "Không ngờ tam đệ tử Lư Huyền được sư tôn thu nhận là mật gián nằm vùng của kẻ thù, nhân lúc sư tôn suy yếu vì chuyển tu, âm thầm tiết lộ tin tức ra ngoài, khiến sư tôn bị đánh lén ở chỗ bế quan, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ."

Việc tiếp theo cũng thuận lý thành chương, Trọng Minh tông vốn coi trọng mạnh được yếu thua.

Nếu vị La trưởng lão kia còn ở nhân thế, lại chuyển tu thành công, vậy đương nhiên một mạch của hắn ta đều vui vẻ. Nhưng hắn ta bỏ mình, đệ tử dưới gối lại chưa trưởng thành, căn bản không đủ để bảo vệ lợi ích một mạch này của hắn ta. Thế là các ngoại môn trưởng lão Trọng Minh tông khác, thậm chí cả loại nội môn đệ tử như Trịnh Kinh Sơn cũng chạy tới, chia cắt tài nguyên của hắn ta.

Ngô Đình Hi là đệ tử được La trưởng lão thu nhận gần đây, thực lực cũng thấp kém nhất, thậm chí hắn ta còn không biết việc sư tôn bế quan, đợi đến khi La trưởng lão chết, các phương ra tay, mới được sư huynh hốt hoảng dẫn đi chạy trốn.

Cũng vì thực lực thấp kém nhất, tất cả mọi người không thèm để ý đến hắn ta, lại có thể sống đến cuối cùng.

"Không ngờ Trọng Minh tông tự xưng Thánh tông, bên trong lại có nhiều chuyện bẩn thỉu như thế." Bùi Lăng oai phong lẫm liệt mở miệng, "Đa tạ Ngô đạo hữu đã cho biết, vốn ta còn muốn đến Trọng Minh tông, bây giờ xem ra, đâu chỉ là hang hổ ổ sói! Đối xử với trưởng lão trong môn như thế, thật sự khiến người ta khinh thường."

Lời này của hắn là thật lòng thật dạ, dù sao cũng đã lăn lộn đến ngoại môn trưởng lão Trọng Minh tông, cuộc sống lại ăn bữa hôm lo bữa mai như thế, Ma tông đúng là Ma tông, địa phương quỷ quái này quá mẹ nó không thân thiện với người trong cẩu đạo!

Bây giờ hắn chỉ muốn lập tức cao chạy xa bay.

Nhưng trước khi chạy trốn, còn có một việc cần biết rõ ràng, "Đúng rồi, xin hỏi đạo hữu, bức Diễm Cốt La Sát Đồ của Trịnh Kinh Sơn có vấn đề gì?"

"Có phải lúc trước ngươi từng dùng thiên tài địa bảo gì đó không?" Ngô Đình Hi không trả lời mà hỏi lại, "Hoặc là thân thể có chỗ nào khác hẳn người thường?"

Bùi Lăng hơi suy nghĩ: "Từ nhỏ ta đã bị kế mẫu chèn ép, cho dù có thiên tài địa bảo cũng đâu đến lượt? Về phần thân thể khác hẳn người thường... Không biết đạo hữu nói về phương diện nào?"

Ngô Đình Hi nghe hắn nói như vậy, đoán tám phần mười tiểu tử này có thể chất đặc thù, chợt cảm thấy ghen tị, từ tốn nói: "Điều này không nói rõ được, dù sao tạo hóa kỳ diệu, đủ loại thể chất đặc thù nhiều như hằng sa, ngay cả ghi chép của Trọng Minh tông cũng chưa chắc đã đầy đủ. Nhưng thấy ngươi xuất thân từ nơi biên thuỳ nhỏ bé này, tình cảnh khốn cùng đến mức cả gan đi trộm đồ của Trịnh Kinh Sơn, còn có thể luyện thành Thiết Cốt cực phẩm, chắc hẳn thể chất hơi khác thường, nếu không cũng không chịu được Diễm Cốt La Sát Đồ kia."

Hắn giải thích, "Trịnh Kinh Sơn lấy được bức tranh kia khi làm nhiệm vụ ở một di chỉ nào đó, nghe nói hơi quỷ dị, thậm chí từng có đệ tử hậu kỳ Trúc Cơ bị lừa. Còn về tình huống cụ thể, Trịnh Kinh Sơn giữ kín như bưng, Ngô mỗ cũng không rõ lắm. Nhưng lấy tu vi của ngươi, đã từng gặp bức tranh kia, chắc sẽ bị nó để mắt tới."

"Nói vậy, trừ khi Trịnh Kinh Sơn chủ động phá giải cho ngươi, nếu không Diễm Cốt La Sát Đồ đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, tiếp theo sẽ bám theo ngươi như hình với bóng, hút tinh khí thần của ngươi... Dù sao Ngô mỗ chưa từng nghe nói tu sĩ Luyện Khí kỳ nào bị Diễm Cốt La Sát Đồ để mắt tới lại có thể tránh thoát một kiếp."

Thấy sắc mặt Bùi Lăng âm trầm, Ngô Đình Hi hơi suy nghĩ, còn nói, "Không, có một người."

"Đó là một đệ tử Trọng Minh tông, trong thời gian ngắn hắn đã trốn xa hơn vạn dặm, ở bên ngoài nửa năm một năm mới trở về sơn môn, lúc này Diễm Cốt La Sát Đồ không chịu được cơn đói, đã tìm mục tiêu kế tiếp, liền từ bỏ hắn."

"Đa tạ Ngô đạo hữu."

Chương 12: Lại có chuyện tốt như vậy?

Bùi Lăng vẫn nửa tin nửa ngờ với lời nói của hắn ta, còn đang suy nghĩ, chợt thấy Ngô Đình Hi cười như không cười nói: "Tiểu tử, ngươi và ta đều phải tránh Trịnh Kinh Sơn, vậy Ngô mỗ và ngươi làm một giao dịch thì thế nào?"

Trong lòng Bùi Lăng cảnh giác, ngoài mặt vẫn nói: "Không biết đạo hữu nói đến giao dịch gì?"

"Đây là công pháp mà sư tôn của Ngô mỗ dự định chuyển tu." Ngô Đình Hi lấy ra một cái ngọc giản, lắc lư ở trước mặt hắn, nói, "Cũng là nguyên nhân khiến tu sĩ Luyện Khí trong Trọng Minh tông đuổi theo Ngô mỗ không chịu buông tha. Thật không dám giấu giếm, bây giờ Ngô mỗ đã là dầu hết đèn tắt, nếu ngươi có thể giúp đỡ Ngô mỗ chạy khỏi Nguyên Mỗ sơn, ta sẽ sao chép một phần công pháp này cho ngươi, như thế nào?"

"Leng keng!" Bùi Lăng đang muốn nói chuyện, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, "Phát hiện công pháp ngoại giới xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

ĐM!

Lại có chuyện tốt như vậy?

Bùi Lăng vui mừng, sợ sau khi Ngô Đình Hi cất đi, hệ thống không thể thu nhận sử dụng nữa, vội vàng nói: "Hóa ra đây là ngọc giản, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, Ngô đạo hữu, xin hỏi phải sử dụng loại ngọc giản này thế nào?"

Ngô Đình Hi ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra vẻ mất tự nhiên: "Chờ ta chạy thoát, chắc chắn Ngô mỗ sẽ dạy ngươi, sao nào, ngươi không tin Ngô mỗ sao?"

"Không không không, Ngô đạo hữu hiểu lầm." Bùi Lăng vắt hết óc kéo dài thời gian, "Chỉ là ta chưa từng thấy ngọc giản... Đúng, Ngô đạo hữu, ngươi cảm thấy sau khi chúng ta chạy ra khỏi Nguyên Mỗ sơn, nên đi về hướng nào thì phù hợp hơn? Thật không dám giấu giếm, ta đã lớn như vậy, vẫn chưa rời khỏi Lộc Tuyền thành, nếu cần trốn xa vạn dặm, thật sự không biết nên đi về hướng nào?"

Ngô Đình Hi thấy hắn không hỏi việc ngọc giản nữa, thầm thở phào, vừa cất ngọc giản vừa thuận miệng nói: "Đến lúc đó đi hướng tây trước... Ngô mỗ sẽ nói cho ngươi biết sau."

Bùi Lăng nhìn động tác của hắn ta, trong lòng nóng như lửa đốt, đang muốn lấy lý do để hắn ta cất ngọc giản chậm một chút, cũng may lúc này hệ thống "leng keng" một tiếng: "Hoàn tất thu nhận sử dụng công pháp xa lạ, mời ký chủ đặt tên!"

"Cứ gọi là Vô Danh công pháp." Lúc này Bùi Lăng đâu còn tâm trạng đặt tên, tùy ý đuổi hệ thống đi, nói với Ngô Đình Hi: "Được, ta quen Nguyên Mỗ sơn này, Ngô đạo hữu cứ yên tâm, ta nhất định đưa ra ngoài ngươi bình an!"

Ngô Đình Hi nghe vậy, hơi mỉm cười, yếu ớt nói: "Vậy ngươi nhanh lên, nếu không Trịnh Kinh Sơn tự mình đuổi tới, sẽ không nói được gì nữa. Đúng, bây giờ thương thế của Ngô mỗ nặng nề, chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi giúp một tay."

"Ngô đạo hữu yên tâm." Đúng lúc Bùi Lăng khôi phục chút sức lực, giãy giụa chậm rãi đứng dậy, thở dốc nói, "Bây giờ mọi người là người một nhà, việc của Ngô đạo hữu là việc của ta."

Hắn nói chắc như đinh đóng cột, hơi hoạt động tay chân, cảm thấy trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề lớn, không chút do dự xoay người chạy đi!

Ngô Đình Hi: "?!"

Trên mặt hắn ta thoáng qua vẻ tàn nhẫn và kinh ngạc, vội vàng vận sức chờ phát động một chiêu Ngũ Độc Chỉ, đứng dậy đuổi theo.

Bùi Lăng chậm rãi chạy từng bước trong lối đi xa lạ tối đen, âm thầm cầu nguyện thương thế của Ngô Đình Hi nặng hơn chút, hoặc là e ngại Trịnh Kinh Sơn không dám đuổi theo, nhưng lại không như mong muốn, chưa chạy được bao lâu đã nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng.

"Ngô đạo hữu, ta đi tìm người cứu ngươi, ngươi bị thương nặng như vậy, đừng di chuyển thì hơn!" Ánh mắt hắn lóe lên, quay đầu nói một câu, chạy nhanh hơn.

Ngô Đình Hi cười lạnh: "Ngô mỗ giống đồ đần sao? Khá lắm tiểu tử, tuổi còn nhỏ đã hèn hạ ngoan độc thế này, đúng là chó săn của Trọng Minh tông!"

Bùi Lăng không cần phải nhiều lời nữa, cắm đầu lao nhanh.

Nhưng sau một lát, hắn phát hiện phiền phức: Phía trước có ngã rẽ!

Trong lúc nguy cấp, Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều, tùy ý chọn một ngã rẽ thông gió để chạy vào, ai ngờ chưa chạy được bao lâu, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười lạnh của Ngô Đình Hi.

Chẳng mấy chốc hắn đã hiểu được lý do: Chưa chạy vào ngã rẽ này được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện vách núi!

Trước đó cảm giác có gió, là gió thổi vào từ mấy lỗ thủng không lớn hơn nắm đấm là bao.

Đây là đường chết!

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, nhanh chóng xoay người, trên mặt Ngô Đình Hi đầy vẻ trêu tức đuổi theo, đầu ngón tay lóe lên tia sáng xanh, cười gằn nói: "Chạy đi, sao ngươi không chạy?"

Không đợi Bùi Lăng trả lời, Ngô Đình Hi đã điểm vào mi tâm của hắn!

Lông tóc cả người Bùi Lăng dựng đứng, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại đã kích phát tiềm năng sâu trong người hắn, hắn vội vàng lăn khỏi chỗ, tránh né một kích này trong lúc nguy hiểm.

Chương 13: Lệ tiên tử

Một chỉ tất sát của Ngô Đình Hi thất bại, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ là, dù sao người này cũng xuất thân từ tông môn lớn, phản ứng cực nhanh, vốn cũng định chắp tay, lại nhanh chóng điều chỉnh dáng vẻ chỉ tay vào Bùi Lăng, bàn chân đột nhiên đạp đất, cả người bay ra.

Ngay sau đó, nắm đấm của hắn ta đánh mạnh vào mặt Bùi Lăng.

Ầm!

Bùi Lăng bị một đấm này đánh cho đầu váng mắt hoa, nhưng trong lòng lại vui mừng: Hắn mới là Luyện Khí tầng ba, căn bản không học công phạt chi thuật gì đó. Nếu Ngô Đình Hi tiếp tục sử dụng Ngũ Độc Chỉ, dù hắn tránh được một kích vừa rồi, tiếp theo cũng là thập tử vô sinh.

Bây giờ Ngô Đình Hi lại vận dụng quyền cước, có thể thấy người này bị thương rất nặng, cũng không khá hơn mình là bao.

Hắn lập tức xoay hai chân, giữ chặt thân thể đối phương, đề phòng hắn ta kéo giãn khoảng cách sử dụng thủ đoạn khác, đồng thời vung nắm tay phải lên đánh mạnh vào cằm của đối phương.

Đây là một kích toàn lực của tu Luyện Khí tầng ba Thiết Cốt cực phẩm, nếu là lúc trước, Ngô Đình Hi căn bản không để vào mắt một đòn công kích như vậy, nhưng bây giờ tổn thương của hắn ta thật sự quá nặng, không những không thể né tránh, còn bị đánh nghiêng mặt sang một bên, trong miệng dâng lên mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Khốn kiếp!!!" Ngô Đình Hi trợn tròn mắt, bỗng nhiên nện mạnh một đấm vào đầu Bùi Lăng! Bùi Lăng lập tức choáng váng, Ngô Đình Hi nhân cơ hội đứng dậy, cầm lấy một tảng đá ở bên cạnh, không nói lời gì đập về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng nghe thấy tiếng gió không đúng, vội vàng lăn sang bên cạnh, cùng lúc đó, hắn cũng nắm một nắm bụi đất từ dưới đất, ném vào mặt Ngô Đình Hi.

Ngô Đình Hi vô thức nhắm mắt lại, Bùi Lăng lại nhào đến ôm chặt eo của hắn ta, đẩy hắn ta té ngã trên đất.

"Khụ khụ khụ..." Vốn lục phủ ngũ tạng của Ngô Đình Hi đã bị trọng thương, bị ngã như vậy cộng thêm Bùi Lăng đè ép, khóe miệng lại chảy ra vết máu.

Trong lòng hắn ta biết không tốt, khoảnh khắc xoay đánh, đầu ngón tay tìm kiếm trong tay áo mấy lần, đúng lúc lấy ra viên đạn hoàn đã từng lấy ra lúc bị con chuột dọa sợ.

Chỉ là viên đạn hoàn này cùng ngọc giản công pháp đều là di vật của sư tôn giao cho hắn, cũng là át chủ bài cuối cùng của một mạch sư tôn, dùng để đối phó Trịnh Kinh Sơn còn là dùng dao mổ trâu để giết gà, Bùi Lăng lại chỉ là một tên Luyện Khí tầng ba rác rưởi...

Ngô Đình Hi chỉ thoáng do dự, cổ tay đột nhiên đau xót, lại bị Bùi Lăng phát hiện sự khác thường, liều mạng đánh vào đầu hắn ta, còn hung ác nắm lấy cổ tay hắn ta đập mấy cái vào tảng đá bên cạnh.

Ngô Đình Hi bị đau, viên đạn hoàn trong tay vô thức lăn xuống đất.

Hắn ta vừa sợ vừa giận vừa hối hận, trong lòng khựng lại, Bùi Lăng đã phát điên, càng đánh càng hăng, trong khoảnh khắc đã phân rõ cao thấp, bị Bùi Lăng nắm bắt cơ hội cầm tảng đá nện xuống.

Lo lắng gia hỏa đi ra từ tông môn nham hiểm này giả chết đánh lén, dù Bùi Lăng cảm giác được đối phương đã không động đậy nữa, cũng không dám sơ suất chút nào, tiếp tục đập vỡ mười mấy tảng đá, xác nhận đầu Ngô Đình Hi đã áp sát trên mặt đất, thi thể đã lạnh cứng, lúc này mới thở hồng hộc ngừng lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi xoa mặt... Thắng rồi!

Hắn giết Ngô Đình Hi!

Tình cảnh nguy cấp, Bùi Lăng chỉ vui vẻ một lát, liền vội vàng đứng lên, không quan tâm cảm giác đau đớn, trước tiên cho hệ thống một đánh giá kém một sao, lại vơ vét Ngô Đình Hi một lượt từ trong ra ngoài. Nghĩ đến vừa nãy người này còn không nỡ dùng đạn hoàn, liền tìm kiếm ở gần đó rồi cất vào trong lòng, cuối cùng là hủy thi diệt tích, chịu đựng cảm giác đầu choáng mắt hoa, vịn vách núi lảo đảo rời đi.

Bây giờ không có Ngô Đình Hi ngăn cản, Bùi Lăng tốn chút thời gian, cuối cùng cũng tìm được con đường đi lên mặt đất trong số lối đi như mạng nhện.

Cũng nhờ tên phụ thân cặn bã và kế mẫu ban tặng, từ nhỏ hắn đã phải đến Nguyên Mỗ sơn hái thuốc đi săn để nuôi sống bản thân, rất quen thuộc với những nơi sâu trong Nguyên Mỗ sơn. Lúc này phân biệt phương hướng một chút, liền vội vàng tìm một con đường núi nhỏ hẹp vắng vẻ.

Trên đường đi cũng gặp phải một hai con cháu Bùi thị, cũng may vừa rồi hắn còn cùng bọn họ đến chính đường Bùi phủ lĩnh mệnh, dù bây giờ vẻ ngoài hơi chật vật, nhưng cứ nói gặp phải dã thú không địch lại, đồng tộc cũng không nghi ngờ.

Thậm chí còn có một đường huynh tốt bụng ném một bình Chỉ Huyết Tán cho hắn.

Bùi Lăng vô cùng biết ơn nhận lấy, lấy cớ về thành tìm đại phu, ung dung thoát thân.

Rời khỏi Nguyên Mỗ sơn, hắn nghĩ trước đó Ngô Đình Hi muốn hắn đi về phía tây, quyết đoán lựa chọn phía đông.

Nhưng chưa đi được bao lâu, Bùi Lăng lại phát hiện có người đang âm thầm theo dõi mình.

Chương 14: Lệ tiên tử

Điều xui xẻo hơn là, cảm giác đau đớn ở vết thương trên cánh tay trái dần biến mất, chuyển thành chết lặng.

Trong tầm mắt không có một ai, ánh mắt lít nha lít nhít đang không ngừng tăng lên... Bước chân của Bùi Lăng càng ngày càng chậm, sắc mặt tái xanh!

Hắn biết mình đã gặp rắc rối, không chỉ có Diễm Cốt La Sát Đồ tìm tới cửa, chỗ chết người nhất là, hiển nhiên chỗ bị Ngô Đình Hi đánh bị thương đã trúng độc.

Bùi Lăng tìm kiếm trong số đồ vật mà Ngô Đình Hi để lại, có lẽ vì gia hỏa này bị truy sát cả quãng đường, trên người không có nhiều dược vật, chỉ còn sót lại mấy cái bình ngọc, ngoại trừ Khí Huyết Đan mà hắn biết, cũng không biết mấy cái khác là gì.

Cứ tiếp tục như thế, dù hắn dùng hệ thống tu luyện tạm thời ngăn lại Diễm Cốt La Sát Đồ, cũng chưa chắc có thể sống sót.

Hơn nữa cái hệ thống thiểu năng này, lần thứ nhất tu luyện đã dẫn hắn đi trộm Thối Cốt Đan của Trịnh Kinh Sơn, trêu chọc Diễm Cốt La Sát Đồ. Lần thứ hai tu luyện dẫn hắn đi cướp Khí Huyết Đan của Ngô Đình Hi, trải qua trận chiến liều chết mới may mắn còn sống – ai biết lần tu luyện này sẽ đẩy hắn vào tình cảnh gì nữa?

Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, nhìn một đám di vật của Ngô Đình Hi ở trong tay, sắc mặt không ngừng thay đổi, cắn răng một cái, lại xoay người đi đến Lộc Tuyền thành.

Sau gần nửa ngày, Lộc Tuyền thành, Bùi phủ, gia chủ Bùi Tuyên kinh ngạc nhìn Bùi Lăng quần áo tả tơi, dáng vẻ chật vật trước mặt: "Ngươi nói ngươi tìm được Ngô Đình Hi? Vậy vì sao không phát tín hiệu gia tộc?"

"Hồi gia chủ, lúc ấy chất nhi bị trọng thương, sợ phát tín hiệu sẽ hấp dẫn sự chú ý của Ngô Đình Hi, nếu thế, chỉ sợ chất nhi không về được." Bùi Lăng hơi thở dốc, trầm giọng hỏi, "Xin hỏi gia chủ, Trịnh tiên sư ở đâu? Chất nhi phải gặp mặt bẩm báo."

Ánh mắt Bùi Tuyên hơi lóe lên, nói: "Ngươi vất vả rồi. Bây giờ Trịnh đạo hữu không ở trong phủ, vậy đi, trước hết ta cho người dẫn ngươi đi chữa thương, ngươi nói vị trí của Ngô Đình Hi cho ta biết, ta sẽ chuyển lời đến Trịnh đạo hữu giúp ngươi."

"Chỗ kia rất phức tạp." Bùi Lăng từ chối, sở dĩ hắn mạo hiểm trở về, vì muốn gặp mặt bàn điều kiện với Trịnh Kinh Sơn, sao có thể để Bùi Tuyên đứng giữa hưởng lợi? Lập tức nói, "Chỉ sợ ta có nói gia chủ cũng không biết rõ, đến lúc đó làm chậm trễ việc của Trịnh tiên sư, trên dưới Bùi phủ chúng ta không thể gánh tránh nhiệm được."

Bùi Tuyên giận tái mặt, trợn mắt nhìn hắn.

Nhưng thấy đứa chất nhi nhánh bên không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có ý không tiếc cá chết lưới rách, suy nghĩ xoay quanh, đổi sang khuôn mặt tươi cười: "Cũng được. Nhưng bây giờ Trịnh đạo hữu thật sự không ở trong phủ."

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng nặng nề, chẳng lẽ bây giờ Trịnh Kinh Sơn đang ở Nguyên Mỗ sơn?

Cũng đúng, nhiều con cháu Bùi thị đang tìm kiếm trong núi như vậy, Trịnh Kinh Sơn cũng đến chờ tín hiệu, như thế có thể dùng tốc độ nhanh nhất chặn đường Ngô Đình Hi... Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Tình hình hiện tại của hắn đang rất nguy cấp, chưa chắc chờ được đến khi Trịnh Kinh Sơn trở về.

Đang muốn hỏi gia chủ có cách nào lập tức thông báo cho Trịnh Kinh Sơn không, khi nào Trịnh Kinh Sơn mới trở về, lại nghe Bùi Tuyên nói: "Như vậy đi, mặc dù Trịnh đạo hữu đã đến Nguyên Mỗ sơn, nhưng cũng may Lệ tiên tử còn đang tĩnh tu trong Bích Ngô viện. Ta dẫn ngươi đi gặp Lệ tiên tử."

Lệ tiên tử?

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, đây cũng là đệ tử Trọng Minh tông cùng đến Lộc Tuyền thành với Trịnh Kinh Sơn, nhưng người này quá khiêm tốn, những ngày này đi ra đi vào chỉ nghe được sự tích của Trịnh Kinh Sơn, vô thức không để ý đến người này.

"Gia chủ." Bùi Lăng không nhịn được hỏi, "Thực lực địa vị của vị Lệ tiên tử này, so với Trịnh tiên sư thì như thế nào?"

Chẳng may chỉ là một người qua đường, căn bản không giúp được hắn, vậy cũng vô dụng!

"Bùi Lăng, ngươi nhớ kỹ!" Ai ngờ vừa nói hết câu, đã thấy Bùi Tuyên bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc dặn dò, "Dù vị Lệ tiên tử này khiêm tốn, nhưng tu vi địa vị cùng tương lai tiền đồ, hoàn toàn không phải người mà Trịnh đạo hữu có thể so sánh."

"Nàng là chân truyền của Trọng Minh tông!"

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ là Thánh Nữ hạ nhiệm của Thánh tông!"

"Lát nữa ngươi gặp nàng, nhất định phải cung kính hơn cả lúc gặp ta và Trịnh đạo hữu, đã hiểu chưa?!"

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, vội nói: "Vâng!"

"Hơn nữa ngươi xác định ngươi biết chỗ ẩn thân của Ngô Đình Hi, sẽ không để Lệ tiên tử đi một chuyến tay không sao?" Hình như Bùi Tuyên rất kiêng dè vị Lệ tiên tử này, đã bước đi rồi còn không yên lòng, dừng bước lại, nghiêm mặt khuyên bảo, "Đây là chuyện lớn, nếu để Lệ tiên tử cảm thấy nhà chúng ta trêu đùa nàng, sẽ không phải trò đùa."

"Gia chủ ngài yên tâm!" Bùi Lăng vội nói, "Nếu không thể nắm chắc, sao chất nhi dám lừa gạt gia chủ? Lại nói, chất nhi cầu kiến Tiên sư Trọng Minh tông, cũng có chuyện muốn nhờ."

Bùi Tuyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu: "Đi!"

Hắn ta dẫn theo Bùi Lăng bước nhanh đến Bích Ngô viện, lại không đi vào thượng phòng ở đằng trước, mà đi ra phía sau từ một con đường nhỏ ở bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng đến nơi này, dù sao với thân phận địa vị của hắn ở trong tộc, luôn bị răn đe phải đi vòng qua sân nhỏ tiếp đón khách quý.

Lúc này hắn chỉ để ý đến thương thế của mình, cùng việc đàm phán tiếp theo, cũng không có lòng dạ nào thưởng thức phần trang trí mà Bùi phủ đã tốn nhiều tâm sức, chỉ âm thầm giữ chặt đạn hoàn trong lòng bàn tay.

Một lát sau, Bùi Tuyên hơi dừng bước, khẽ dặn dò: "Đợi lát nữa đừng ngẩng đầu, nhất là đừng nhìn chuông gió trong góc phòng."

Lúc này mới tiếp tục tiến lên, đi đến trước một tòa tinh xá, khom lưng thật sâu: "Bùi thị Bùi Tuyên, tham kiến Lệ tiên tử."

Thấy Bùi Lăng chậm nửa nhịp mới khom người, cau mày, quát lớn, "Gặp mặt tiên tử, còn không quỳ xuống!"

Chương 15: Cạm bẫy (1)

Bùi Lăng không hề chậm trễ quỳ xuống, lúc này Bùi Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Giờ phút này, trong tinh xá truyền ra một giọng nói lạnh lẽo xen lẫn chút tức giận: "Các ngươi có chuyện gì?"

"Hồi Lệ tiên tử." Bùi Tuyên vội vàng nói, "Chúng ta biết tiên tử đang thanh tu ở đây, không dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng tiểu chất Bùi Lăng mới quay về từ Nguyên Mỗ sơn, nói là phát hiện tung tích của Ngô Đình Hi, lo lắng bứt dây động rừng, không dám gửi tín hiệu gia tộc, vốn tưởng Trịnh đạo hữu ở trong phủ..."

"Ngô Đình Hi?" Còn chưa nói hết câu, cửa tinh xá đột nhiên mở ra, một bóng người đi ra, váy đen giày đen, đầu đội mũ rèm, xung quanh mũ rèm cũng phủ lụa đen giống váy, rũ thẳng xuống trước ngực, không thấy rõ vẻ mặt.

Ngay lúc nàng xuất hiện, Bùi Tuyên đã nhanh chóng khom lưng cụp mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám chậm trễ chút nào. Phản ứng của Bùi Lăng hơi chậm một bước, nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy dáng vẻ của nàng uyển chuyển, nhất là vòng eo tinh tế không đủ một nắm tay, khí thế quanh người lại cực kì sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kinh người.

Lệ tiên tử vẫy tay, chỉ nghe tiếng chuông gió vang lên giòn giã, trong đầu bá chất Bùi thị đều cảm thấy hỗn độn, đợi lấy lại tinh thần, chỉ thấy Độc Lâu Phong Linh đã treo ở bên eo nàng, mũ rèm hơi nghiêng, Lệ tiên tử nghiêng đầu hỏi: "Người ở đâu?"

Bùi Tuyên nhìn Bùi Lăng, Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt đạn hoàn, trầm giọng nói: "Hồi tiên tử, Ngô Đình Hi đã chết."

"Cái gì?" Bùi Tuyên hoảng sợ.

Lệ tiên tử lại không để ý: "Công pháp ở đâu?"

"Ở ngoài thành." Bùi Lăng chỉ cảm thấy khí thế của vị tiên tử này quá lớn, Trịnh Kinh Sơn căn bản không thể đánh đồng, chí ít lúc hắn gặp Trịnh Kinh Sơn ở chính đường Bùi phủ, mặc dù đối phương cao cao tại thượng, nhưng không cho hắn cảm giác đặc biệt gì.

Nhưng giờ phút này, dù cách lớp mạn che mặt, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như điện của Lệ tiên tử, lúc nhìn qua dường như bị thứ gì đó cực kì đáng sợ để mắt tới, tóc gáy dựng đứng lên vì sợ hãi.

Hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt, ép buộc mình tỉnh táo, nói, "Tại hạ may mắn gặp phải Ngô Đình Hi ở trong một sơn động, lúc ấy hắn đã trọng thương ngã gục. Trải qua một trận tranh đấu liều chết, vốn sau khi giết được hắn định lấy di vật trở về phục mệnh, nhưng lo lắng đánh mất trên đường, cho nên đã giấu đồ ở ngoài thành."

Lệ tiên tử từ chối cho ý kiến, nói: "Ngươi muốn cái gì?"

Bùi Tuyên đứng hầu sau lưng nàng, ngay từ lúc Bùi Lăng tự nhận giết chết Ngô Đình Hi, trên đầu đã đầy mồ hôi, lúc này nghe vậy lại thầm thở phào, liên tục nháy mắt ra hiệu Bùi Lăng nói giúp cho gia tộc.

Nhưng Bùi Lăng mạo hiểm trở về là vì mình, sao có thể để ý tới hắn ta?

Hắn không nhìn Bùi Tuyên, nghiêm nghị nói: "Cầu tiên tử cứu mạng!"

"Cứu mạng?" Lệ tiên tử đánh giá hắn, không thèm để ý nói, "Với loại tu vi này của ngươi đúng là không thể đỡ được Ngũ Độc Chỉ của Ngô Đình Hi."

Nàng tiện tay ném bình ngọc tới, "Trong này có ba viên Tịch Độc Hoàn, ăn hết toàn bộ, ngồi xuống một lát là được."

"Về phần Diễm Cốt La Sát Đồ..." Tiên tử thản nhiên nói, "Đợi bản tọa thu hồi ngọc giản, xác nhận không sai, tất nhiên sẽ nói một câu với tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia cho ngươi!"

Bùi Lăng nhận được bình ngọc, không đợi nàng nói xong đã rót toàn bộ vào miệng, phát hiện độc lan tràn đến vai trái đã ngừng lại, trong lòng hắn vững vàng, vội vàng nói: "Tạ Lệ tiên tử! Ngọc giản đang ở phía dưới một sườn núi nhỏ ngoài thành, nơi đó có dấu hiệu, là ba cây hòe được xếp thành một hình tam giác."

Nói lời này, hắn nắm chặt đạn hoàn giấu trong tay áo, nín hơi ngưng thần.

Lệ tiên tử nghe vậy cũng không nhìn hắn lấy một cái, vung tay áo lên, tiếng chuông gió giòn giã vang lên, chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa.

"..." Trong lòng Bùi Lăng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, vị Lệ tiên tử cho hắn áp lực quá lớn.

Mặc dù, nhìn từ thái độ của Ngô Đình Hi trước khi chết, chắc chắn đạn hoàn trong tay là loại át chủ bài, nhưng sau khi đối mặt với Lệ tiên tử, hắn cũng không chắc chắn đạn hoàn này có thể uy hiếp được đối phương không.

Cũng may, dù vị tiên tử này lạnh lùng cao ngạo, lại không có ý qua cầu rút ván.

Đây là kết quả mà hắn muốn thấy nhất, xem ra có thể nói là may mắn trong bất hạnh.

"Bùi Lăng, ngươi có ý gì?!" Bùi Tuyên thấy Lệ tiên tử rời đi, cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt giận tái mặt, đi lên quát lớn, "Cơ hội ngàn năm một thuở thế này, ngươi không cân nhắc vì gia tộc, chỉ biết nghĩ cho mình? Đừng có quên, những năm gần đây là Bùi gia nuôi dưỡng dạy dỗ ngươi!"

Mặc dù Bùi Lăng đã ăn Tịch Độc Hoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không xung quanh lại như giòi trong xương, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, đâu có tâm trạng lằng nhằng với gia chủ?

Chương 16: Cạm bẫy (2)

Lập tức nói: "Vâng, chất nhi luôn ghi nhớ ân tình của Bùi thị, cho nên sợ chết trẻ, sau này không thể tiếp tục dốc sức vì gia tộc. Xin gia chủ yên tâm, đợi lát nữa Lệ tiên tử trở về phá giải Diễm Cốt La Sát Đồ cho chất nhi, chất nhi sẽ nói tốt vài câu vì gia tộc."

Nói xong còn chắp tay một cái với gia chủ, xoay người rời đi.

Vội vàng trở lại chỗ ở của mình, sắc mặt hắn đã trắng bệch lung lay sắp đổ, gắng gượng chống đỡ đóng cửa lại, Bùi Lăng chỉ cảm thấy suy nghĩ hơi khó khăn.

"Không được!" Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, ép buộc mình giữ tỉnh táo, thầm nghĩ, "Cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ ta căn bản không chống đỡ được đến lúc Lệ tiên tử thu hồi công pháp ngọc giản."

Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để hệ thống tu luyện như trước đã!

Vấn đề là, hắn cũng không dám thử một khóa tu luyện Đoán Cốt quyết nữa.

Ai biết lần này hệ thống sẽ điều khiển thân thể hắn đi trộm đồ của Trịnh Kinh Sơn hay là Lệ tiên tử?

Chút nữa hai vị này đều trở về Bích Ngô viện, đến lúc đó lại gặp hắn trộm đồ trong phòng bọn họ còn nghênh ngang tu luyện, có thể tưởng tượng được kết cục của hắn.

"Hệ thống, ta muốn tu luyện!" Ngay lúc căng thẳng, Bùi Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ mình có thể lựa chọn một thứ khác ngoài Đoán Cốt quyết.

Hắn vội vàng gào to trong suy nghĩ, "Lựa chọn Vô Danh công pháp, sau đó lựa chọn 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa ủy thác 】 !"

"Leng keng!" Hệ thống nhanh chóng vận chuyển, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa ủy thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu ủy thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Thân thể bị hệ thống tiếp nhận trong chớp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm của Diễm Cốt La Sát Đồ nhanh chóng biến mất.

Bùi Lăng thầm thở phào, lại hơi căng thẳng nhìn chăm chằm hành động của hệ thống.

Chỉ thấy hệ thống điều khiển thân thể của hắn thành nhiều tư thế khác với Đoán Cốt quyết, linh lực trong đan điền cũng dùng một phương thức hoàn toàn mới bắt đầu vận chuyển.

Theo việc tu luyện tiến hành, dược lực của Tịch Độc Hoàn đã ăn vào trước đó bắt đầu phát huy, Bùi Lăng rõ ràng cảm giác được độc tính trên vai trái mình bắt đầu biến mất, cảm giác khôi phục...

Cùng lúc đó, bên ngoài Lộc Tuyền thành, Lệ tiên tử thuận lợi tìm được công pháp ngọc giản do Ngô Đình Hi để lại ở chỗ ba cây hòe gần sườn núi nhỏ mà Bùi Lăng đã nói đến.

Bên cạnh ngọc giản còn có một vài đồ linh tinh, nhưng nàng không nhìn lấy một cái: "Mặc dù La Tiều chỉ là đan thành hạ phẩm, dù sao cũng đã Kết Đan kỳ nhiều năm, sẽ không dễ dàng nhìn nhầm, bộ Lục Dục Bí Điển này có thể khiến hắn mạo hiểm chuyển tu, tất nhiên có chỗ độc đáo."

Khẽ lẩm bẩm một câu, trong lòng Lệ tiên tử vô cùng mong đợi đặt ngọc giản lên mi tâm.

Nhưng ngọc giản vừa chạm đến da thịt của nàng, đột nhiên phát ra một chùm hàn quang.

Vù!

Lệ tiên tử phản ứng nhanh chóng, lập tức ném ngọc giản đi, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hàn quang vẫn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng lao vào thức hải của nàng!

"La Tiều?!" Lệ tiên tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu bị đánh một cái thật mạnh, thần trí mơ hồ, cũng may chuông gió bên eo vội vàng reo lên, cứ thế đẩy đạo hàn quang kia ra khỏi thức hải.

Lệ tiên tử nhân cơ hội ổn định tâm thần, ánh mắt quét qua, mặc dù đạo hàn quang kia bị ép ra, lại vẫn lơ lửng giữa không trung băn khoăn không đi, bên trong có một khuôn mặt mơ hồ, lại là La Tiều một trong những ngoại môn trưởng lão của Trọng Minh tông đã "vẫn lạc" cách đây không lâu.

Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, quát, "Ngươi còn có một đạo thần hồn ở đây?!"

"Lệ tiên tử?" Thần hồn của La Tiều trốn sâu trong ngọc giản, không biết tình huống ngoại giới, phát hiện có người muốn xem xét công pháp, lúc này mới nhân cơ hội đánh lén, đến khi phát hiện là Lệ tiên tử, rất ngạc nhiên nói, "Tiên tử có thân phận thế nào, lại cũng ngấp nghé Lục Dục Bí Điển này?"

Lệ tiên tử hừ lạnh một tiếng: "Thành anh chi pháp, ai lại ngại nhiều? Bớt nói nhảm đi, nếu ngươi bó tay chịu trói, bản tọa sẽ cho ngươi được thoải mái."

"Tiên tử thật biết nói đùa." Thần hồn La Tiều bay múa giữa không trung, lặng lẽ nói, "Lý nào người Thánh Tông lại có thể ngồi chờ chết? Lại nói, tiền đồ của tiên tử rộng lớn, bây giờ La mỗ lại cùng đường mạt lộ, tiên tử thật sự muốn lấy thân mạo hiểm, cá chết lưới rách với La mỗ?"

"Không bằng La mỗ đưa công pháp cho tiên tử, tiên tử giơ cao đánh khẽ thì thế nào?"

Lúc đang nói chuyện, hắn ta cuốn ngọc giản lên đưa tới trước mặt Lệ tiên tử, ngay khi ánh mắt Lệ tiên tử rơi xuống ngọc giản, vẻ mặt La Tiều dữ tợn, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng hồn khiếu sắc nhọn.

Chương 17: Hệ thống sẽ tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài

Lệ tiên tử lại cười lạnh: "Đã sớm đề phòng ngươi!"

Nàng vừa chịu thiệt một lần vì sơ ý chủ quan, sao lúc này có thể khinh địch nữa?

Chẳng biết từ lúc nào, từng cái độc lâu trên chuông gió đã há to mồm tạo thành dáng vẻ hét thảm, lại không có một tiếng động nào.

Hồn thể của La Tiều như bị lưỡi đao vô hình chém trúng, tiếng rít im bặt! Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay Lệ tiên tử lóe lên tia sáng tím, linh lực như linh xà nhảy vào giữa không trung, trói chặt La Tiều.

"Phược Hồn Kính?" La Tiều và nàng sư xuất đồng môn, tất nhiên cũng biết thuật pháp chuyên khắc chế âm hồn tàn phác này, dù lúc hắn ta còn sống là Kết Đan kỳ, nhưng cũng vô thức cảm thấy kiêng dè với tia sáng tím này. Hắn ta hơi suy nghĩ, oán độc nhìn Lệ tiên tử, đột nhiên một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám, chạy trốn ra bốn phương tám hướng.

Lệ tiên tử không ngạc nhiên chút nào, uy nghiêm quát: "Muốn trốn?"

Nàng duỗi năm ngón tay trắng nõn thon dài ra, xòe về phía không trung, tiếp theo dùng sức vồ một cái.

Vù! Vù! Vù!

Ngay sau đó, gió âm thổi ào ào, linh khí hỗn loạn, sắc trời gần đó cũng tối sầm lại, năm đạo hàng rào như ẩn như hiện lấy Lệ tiên tử làm trung tâm, ầm vang dựng thẳng lên như lao tù.

La Tiều vốn đã phân tán thần hồn trốn tránh lại bị lực lượng từ nơi sâu xa cưỡng ép kéo về, không khỏi hoảng sợ kêu lên: "Ngũ Chỉ Tù Long Ngục! Ngươi lại tu thành môn thần thông này!"

Không đợi Lệ tiên tử nói tiếp, hắn ta đã nhe răng cười một tiếng, "Nếu hôm nay lão phu phải chết, ngươi đừng mơ có được Lục Dục Bí Điển."

Còn chưa dứt lời, thần hồn bao lấy ngọc giản chấn động, rõ ràng dự định tự bạo.

"Ngươi dám!!" Lệ tiên tử có thân phận tôn quý ở Trọng Minh tông, ngàn dặm xa xôi đuổi theo Lộc Tuyền thành, chỉ vì nghe đồn bộ công pháp này có thể đổi căn cơ, phá đan Kết Anh, sao có thể chấp nhận lãng phí thời giờ?

Tuy biết tu sĩ Kết Đan kỳ tự bạo thần hồn, uy lực không thể coi thường, nhưng vẫn không lùi mà tiến.

Cùng lúc đó, chuông gió trên người nàng vang lớn, đột nhiên trên làn da trắng nõn hiện ra từng tầng đường vân phức tạp, bàn tay đưa ra, cứ thế đẩy ra thần hồn của La Tiều, một phát bắt được ngọc giản.

Ngay chớp mắt nàng cầm ngọc giản vào bàn tay, thần hồn của La Tiều ầm vang nổ tung.

Một lúc lâu sau, sườn núi nhỏ biến mất không thấy gì nữa, ba cây hòe xếp theo hình tam giác do Bùi Lăng đánh dấu dưới sườn núi cũng chỉ còn lại ba cái lỗ thủng, vài dặm xung quanh đã trở nên mấp mô, thậm chí có nhiều chỗ lộ ra nham thạch không trọn vẹn.

Đủ để thấy tu sĩ Kết Đan kỳ tự bạo thần hồn đáng sợ thế nào.

"Khụ, khụ khụ..." Vào lúc này, Lệ tiên tử chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung, vừa hạ xuống đất đã không nhịn được ho khan một trận, tiếp theo lấy tay áo che mặt, phun ra một ngụm máu lớn.

Nhưng lúc này nàng không để ý đến thương thế của mình, La Tiều đã biến mất, trong Lộc Tuyền thành nho nhỏ này cũng không còn người và việc có thể uy hiếp nàng, lại tranh thủ kiểm tra tình hình ngọc giản một chút.

Chỉ thấy dù ngọc giản được nàng cố hết sức bảo vệ, cuối cùng vẫn nứt ra một đường.

Lệ tiên tử nhíu mày lại, lấy kinh nghiệm của nàng, đương nhiên cũng hiểu rõ loại tình huống này, chắc chắn công pháp bên trong đã chịu ảnh hưởng. Mặc dù không đến mức hết hiệu lực, nhưng cũng phải trở về tông môn tìm người tu sửa một chút, mới có thể có được Lục Dục Bí Điển.

Mặc dù rắc rối hơn trong dự đoán, cũng may lần này đã đạt được mục đích khi đi ra ngoài, Lệ tiên tử lại ho khan vài tiếng, cất kỹ ngọc giản, váy lụa màu đen nhẹ nhàng lay động, chỉ chớp mắt một cái đã biến mất ngay tại chỗ.

Sau một lúc lâu, Bích Ngô viện, Lệ tiên tử đột xuất hiện ở trong viện giống hệt lúc rời đi.

Chống đỡ tu sĩ Kết Đan kỳ tự bạo thần hồn ngay chính diện, lại một đường lao nhanh về Bùi phủ, dù nàng cũng được coi là đệ tử thiên tài đứng đầu ở Trọng Minh tông, lúc này cũng không nhịn được hơi thiếu hụt khí huyết.

Lúc vừa hạ xuống đất lại ho khan một trận, tiện tay vung lên, treo chuông gió trên mái hiên nhà, bước nhanh đi vào tinh xá.

Cửa tinh xá không gió mà bay, "rầm" một cái đóng lại.

Trong tinh xá, Lệ tiên tử ngồi xếp bằng trên vân sàng, ăn một viên đan dược, vận công chữa thương.

Nàng vội vã ổn định thương thế sau đó trở về Trọng Minh tông tìm người sửa ngọc giản, đã sớm quên việc của Bùi Lăng, dù sao cũng chỉ là con cháu nhánh bên trong một Bùi phủ nho nhỏ mà thôi.

Ngay cả tông tử Bùi Hồng Niên của Bùi phủ, không phải cũng là một con chó ở trước mặt nàng sao?

Không, còn chẳng bằng con chó.

Dù sao, phải như Trịnh Kinh Sơn mới được coi là một con chó nghiêm chỉnh.

Bùi Hồng Niên cũng chỉ được coi là chó của Trịnh Kinh Sơn.

Chương 18: Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (1)

Về phần Bùi Lăng, Lệ tiên tử thấy còn không bằng cả Bùi Hồng Niên, không đáng nhắc đến?

Cho nên, dù vì nàng sơ sẩy khiến người này chết bởi Diễm Cốt La Sát Đồ, cũng chỉ có thể nói là vận mệnh của Bùi Lăng đã vậy.

Liên quan gì đến nàng?

Vào lúc này, Bùi Lăng cũng quên mất Lệ tiên tử, lúc đang cảm nhận phương thức tu luyện quy củ của công pháp mới, đột nhiên hệ thống "leng keng" một tiếng: "Kiểm tra ra Vô Danh công pháp là công pháp song tu, cần đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện..."

Bùi Lăng: "?!"

"Leng keng!" Hệ thống máy móc nói, "Kiểm tra ra ký chủ thiếu đạo lữ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng trơ mắt nhìn cơ thể của mình dừng tu luyện, nắm lấy đạn hoàn ở bên cạnh, sau đó đứng lên, sải bước đi ra mở cửa, lấy tốc độ vượt xa tu vi hiện tại của mình lao nhanh ra ngoài.

"Hệ thống??" Bùi Lăng sắp bùng nổ, hắn không ngừng gầm thét trong suy nghĩ, "Ngươi mẹ nó nhanh dừng lại cho lão tử! Ngươi mẹ nó biết đây là đâu không? Tìm đạo lữ cho lão tử ở chỗ này, không phải tỷ muội của lão tử cũng là nữ nhân của huynh đệ thúc bá!"

Cuối cùng hắn đã hiểu, hệ thống thiểu năng này không hại chết hắn thề không bỏ qua!

Ngay lúc Bùi Lăng vắt hết óc cân nhắc phải giải quyết hậu quả thế nào sau khi bị gia tộc phát hiện loạn luân, hắn phát hiện một việc khiến hắn hoảng sợ muốn chết: Hắn lại đến Bích Ngô viện!

Hắn đi vào Bích Ngô viện!

Hắn không để ý đến thượng phòng ở trước mặt và khu của nha hoàn ở lại, mà đi theo con đường Bùi Tuyên dẫn hắn đi trước đó, đi thẳng đến tinh xá ở hậu viện!

Bên ngoài tinh xá, chuông gió trên mái hiên đột nhiên phát ra một tràng tiếng chuông dồn dập.

Lệ tiên tử ngồi trong phòng phát hiện, khẽ nhíu mày, vừa cảm ứng đã phát hiện Bùi Lăng đang lao nhanh đến chỗ của mình.

"Suýt nữa quên mất!" Lệ tiên tử hơi giật mình, trước đó nàng đồng ý lấy được ngọc giản sẽ giải trừ sự uy hiếp của Diễm Cốt La Sát Đồ với con cháu nhánh bên của Bùi thị, chỉ vì vội vàng phá giải phong cấm của La Tiều, đã ném việc này ra sau gáy.

Bây giờ Bùi Lăng không hề có quy củ xông tới, còn đập cửa vang lên ầm ầm, chắc là đã không chịu nổi.

Nghĩ đến đây, Lệ tiên tử tạm gián đoạn việc chữa thương, mở miệng nói: "Bản tọa..."

Nhưng còn chưa dứt lời, cửa tinh xá đột nhiên bị một cước đá văng!

Ngay sau đó, ánh mắt Bùi Lăng vô cùng tức giận, khuôn mặt lại bình tĩnh không lay động nhanh chân đi vào – lúc này Lệ tiên tử chỉ nghĩ hắn đang rất nguy hiểm, mới có thể làm ra loại việc đại nghịch bất đạo thế này, đang muốn mở miệng quát lớn, ai ngờ Bùi Lăng vừa vào cửa, trực tiếp ném một viên đạn hoàn về phía nàng.

Viên đạn hoàn kia "oành" một tiếng nổ thành bột mịn ở giữa không trung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn phòng.

Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán! Trong lòng Lệ tiên tử hoảng sợ, đây là át chủ bài của một mạch La Tiều, vốn tưởng đã dùng hết trong lúc đám đệ tử chạy trốn, lại rơi vào trong tay Bùi Lăng.

Nếu là lúc bình thường, tất nhiên loại thủ đoạn này không thể gây thương tổn cho nàng, nhưng trước đây không lâu vì giữ lấy ngọc giản Lục Dục Bí Điển, nàng vừa chống đỡ thần hồn tự bạo của La Tiều ngay chính diện, nhục thân hồn phách đều bị thương không nhẹ. Lúc này đang suy yếu, còn tưởng Bùi Lăng đến đây vì xin giúp đỡ, hoàn toàn không ngờ một tên con cháu chỉ là Luyện Khí tầng ba của nhánh bên Bùi phủ lại dám can đảm ra tay với mình.

Trong mắt Lệ tiên tử hiện ra vẻ kinh sợ, lại không kịp nói một chút nào, cứ vậy mềm nhũn ngã xuống!

Hệ thống chợt tiến lên, một tay kéo nàng đứng dậy từ dưới đất, đưa tay tháo mũ rèm, để lộ ra một khuôn mặt mềm mại như hoa như ngọc, làn da như tuyết môi đỏ như son, lúc này trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

CMN!

Vậy đã ngã???

Bùi Lăng còn tưởng mình sẽ bị một chưởng đánh chết, ai ngờ hệ thống lại một kích thành công.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...

"Hệ thống ngươi mẹ nó???" Hắn không biết hệ thống có bị điên hay không, dù sao hắn sắp điên rồi, trước đó Bùi Tuyên giới thiệu vị Lệ tiên tử này như thế nào?

Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây là Thánh Nữ hạ nhiệm của Thánh tông!

Thánh Nữ!!!

Đây mẹ nó là người mà hắn có thể đụng vào sao???

Ngô Đình Hi chỉ cầm một phần công pháp ngọc giản thôi, ngọc giản kia còn là sư tôn của hắn ta để lại, đã rơi vào kết cục chết không toàn thây.

Hắn lại động đến Thánh Nữ hạ nhiệm của Trọng Minh tông, xin hỏi tro cốt của hắn phải ném cao mấy phần mới tốt?

Không đúng, hắn còn có thể có tro cốt sao?

"Leng keng!" Hệ thống vẫn như trước đó, không để ý đến ký chủ đang phát điên, kéo Lệ tiên tử ném lên trên vân sàng, thuần thục cởi bộ váy lụa đen trên người đối phương, chợt phát ra tiếng nhắc nhở, "Hoàn tất tặng đạo lữ, hiện tại tiếp tục tu luyện..."

Chương 19: Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (2)

Ngay sau đó, Bùi Lăng nghiêng người đè xuống trong ánh mắt đang trợn to như sắp phun ra lửa của Lệ tiên tử...

Lúc này tâm trạng của hắn rất tuyệt vọng: Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao???

Ngay lúc vân sàng trong tinh xá đang lay động, Trịnh Kinh Sơn vội vàng quay về Bùi phủ, hắn ta đến chính đường tìm Bùi Tuyên: "Tìm được Ngô Đình Hi rồi sao? Người đâu? Đồ đâu?"

"Trịnh đạo hữu đừng vội." Bùi Tuyên đang nói chuyện với một phụ nhân, nghe vậy vội nháy mắt với phụ nhân kia, mỉm cười đứng dậy đón, giải thích, "Ngô Đình Hi đã bỏ mình, về phần đồ vật, vừa nãy theo lời nói của con cháu tệ gia, Lệ tiên tử tự mình đi một chuyến, đã thu hồi lại."

Hắn ta sợ Trịnh Kinh Sơn quên hứa hẹn trước đó, "Chỉ là sau khi Lệ tiên tử trở về đã đến thẳng Bích Ngô viện, cũng không nhắc đến việc Thối Cốt Đan..."

"Nơi này là năm mươi viên Thối Cốt Đan." Trịnh Kinh Sơn nghe vậy, tiện tay ném ra một cái bình ngọc, nói, "Ta đi gặp sư tỷ."

Liền quay người đi mất.

"Gia chủ, cái là do Bùi Lăng nhà chúng ta lấy được." Phụ nhân kia đảo mắt, vội vàng đi tới nhắc nhở, "Lúc phân chia đừng quên chia cho Đồ Nhi nhiều một chút."

Bùi Tuyên cất kỹ bình ngọc, khẽ nói: "Ngươi đã nhắc đến Bùi Lăng, ta gọi ngươi đến đây cũng vì nói việc này. Những năm qua ngươi dạy bảo hài tử này thế nào vậy? Vào lúc mấu chốt lại không biết cân nhắc cho gia tộc! Hắn còn có cơ hội gặp mặt Lệ tiên tử một lần, ngươi đi nói với hắn một câu, để hắn bớt nghĩ cho bản thân, nghĩ đến Bùi gia nhiều hơn! Hắn là con cháu Bùi thị, Bùi gia tốt, chẳng lẽ không có chỗ tốt cho hắn sao?"

Phụ nhân kia là kế mẫu của Bùi Lăng, nghe vậy đôi mắt sáng lên: "Lệ tiên tử có ban thưởng gì cho Bùi Lăng không?"

"Ta cũng không biết." Bùi Tuyên từ tốn nói, "Ta đường đường là gia chủ, chẳng lẽ còn đi ngấp nghé đồ vật của con cháu hậu bối?"

"Ta đã biết." Phụ nhân cười lạnh, nói, "Gia chủ yên tâm, nếu Bùi Lăng tự giấu giếm riêng, ta sẽ khiến hài tử kia hiểu chuyện. Chỉ là, ta tốn nhiều sức như vậy, Đồ Nhi nhà ta…"

Bùi Tuyên gật đầu: "Ta sẽ để Hồng Niên dạy bảo hắn nhiều hơn."

Trong lúc bọn họ bàn bạc, Trịnh Kinh Sơn đã trở lại Bích Ngô viện, vội vàng muốn đi gặp sư tỷ, chỉ là chưa đến gần đã nghe được tiếng chuông gió vang đội ở tinh xá, sóng âm cuồn cuộn khiến Trịnh Kinh Sơn choáng váng từng cơn, hắn ta biết pháp bảo bản mệnh của sư tỷ mình rất lợi hại, không dám tới gần, chỉ đứng ở đằng xa khom người nói: "Sư tỷ?"

Một lát sau trong tinh xá cũng không đáp lại, ngược lại đầu lâu trên chuông gió càng ngày càng bực bội, tất cả hồn phách đang gào thét chạy loạn, dao động bất an.

Trịnh Kinh Sơn gắng gượng chống đỡ một lát, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực như muốn nôn ra máu, hắn ta không chịu được, hơi do dự nói, "Sư đệ tạm thời cáo lui, chờ chút nữa lại đến lắng nghe sư tỷ phân phó."

Sau khi lùi lại, cách xa tinh xá, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trở về phòng của mình.

Chỉ là mới tới cửa đã cảm thấy không thích hợp: Cánh cửa này lại công khai mở rộng như vậy?

Bởi vì sư tỷ không thích bị làm phiền, sau khi hắn ta vào ở Bích Ngô viện đã đuổi tất cả hạ nhân đi, chỉ có lúc mình rời đi mới để bọn họ sắp xếp lại đình viện, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ vào phòng.

Trên dưới Bùi phủ cũng không có can đảm chống lại phân phó của hắn ta.

Trước khi hắn rời đi, rõ ràng đã đóng cửa lại, vậy cửa mở là xảy ra chuyện gì?

Trịnh Kinh Sơn bắt đầu đề phòng, bấm pháp quyết rồi mới chậm rãi đi vào bên trong, kết quả vừa đi vào đã bị mùi hôi thối phả thẳng vào mặt đến ngã ngửa.

Hắn ta không dám sơ suất, nhanh chóng tìm kiếm một vòng xác định không có ai, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía phát ra mùi hương khác thường.

Với kinh nghiệm của Trịnh Kinh Sơn, chẳng mấy chốc đã nhận ra có người tu luyện trong phòng của hắn ta, lúc đột phá một tiểu cảnh giới đã để lại lại mùi vị khác thường và dấu vết này, không khỏi giận tím mặt!

Hắn ta chợt quát hỏi Diễm Cốt La Sát Đồ: "Lúc ta không ở đây, là ai xâm nhập?"

Hơn trăm mỹ nhân trong Diễm Cốt La Sát Đồ cùng nhau che miệng cười trộm, trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng "hì hì" không dứt ở trong phòng, như xa như gần, như thật như ảo… Trịnh Kinh Sơn lại nghiêng tai lắng nghe, gật đầu không ngừng, một lát sau trên mặt hắn ta lộ ra vẻ dữ tợn: "Chỉ là con cháu nhánh bên của Bùi thị lại có gan càn rỡ như vậy! Chỉ làm đồ ăn thì quá dễ dàng cho hắn! Các ngươi chờ đấy, ta đi lột da hắn."

Nói xong, cũng không quan tâm việc nghỉ ngơi, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Vào lúc này này, tiếng chuông gió dồn dập trong tinh xá ở hậu viện Bích Ngô viện đột nhiên dừng lại!

Chợt vang lên như tiếng mưa nặng hạt đánh vào chuối tây.

Chương 20: Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (1)

Trên giường êm, có lẽ là vì Vô Danh công pháp, lúc đầu trong lòng Bùi Lăng tràn đầy sợ hãi, theo việc hệ thống tu luyện từng lần một, sự kích thích trên mặt giác quan khiến hắn dần không quan tâm chuyện khác, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung vào việc tu luyện.

Cùng lúc đó, có một luồng lực lượng kỳ dị không ngừng rót vào toàn thân, không những vết thương tạo ra khi hắn và Ngô Đình Hi đánh nhau nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí ngay cả Luyện Khí tầng ba vừa đột phá cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Bùi Lăng triệt để trầm mê, hoàn toàn không thấy ánh mắt hoảng sợ lại phẫn nộ của Lệ tiên tử dưới người, quên mình hưởng thụ khoái cảm tùy tiện điều khiển vị chuẩn Thánh Nữ này.

Theo việc hắn tu luyện, sát ý trong mắt Lệ tiên tử đột nhiên xuất hiện dao động và bối rối.

Mặc dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trong lòng nàng lại dấy lên sóng lớn, đáy mắt càng là lửa giận ngập trời!

Chỉ là bây giờ Bùi Lăng đã tập trung hồn nhiên quên mình, hoàn toàn không để ý.

Nửa ngày sau, tiếng chuông gió ngoài phòng dần trầm thấp, cuối cùng bên tai Bùi Lăng cũng "leng keng" một tiếng: "Lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Trong nháy mắt hắn đã khôi phục quyền khống chế thân thể, cũng tỉnh táo lại từ trong việc tu luyện, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn chém thành muôn mảnh của Lệ tiên tử.

Bùi Lăng: "…"

Không kịp giải thích, trốn nhanh!

Lập tức! Lập tức! Ngay bây giờ!

Ngay vào lúc này, ngoài phòng lại truyền đến một trang tiếng bước chân, theo đó là giọng nói của Trịnh Kinh Sơn: "Sư tỷ, Bùi Lăng con cháu nhánh bên của Bùi thị to gan lớn mật, lại nhân lúc ta ra ngoài, chui vào phòng ta trộm đạo, bây giờ người này đã chạy trốn… Nếu tạm thời sư tỷ không có phân phó gì, ta dự định tự mình đi một chuyến, rút gân lột da hắn để răn đe!"

Bùi Lăng: Ta mẹ nó???

Trong phòng, Bùi Lăng sắp hít thở không thông!

Ở ngoài phòng, Trịnh Kinh Sơn cũng vô cùng lo lắng, vì sao nãy giờ sư tỷ không nói gì?

Là quá tập trung nghiên cứu ngọc giản, hay là không thèm để ý đến ta?

Vào lúc này, hắn ta càng hận Bùi Lăng thấu xương.

Dù sao Trịnh Kinh Sơn nghĩ, gần đây việc duy nhất mà hắn ta chọc sư tỷ tức giận, cũng chỉ có thân là nội môn đệ tử một trong những mạch chủ của Trọng Minh tông, lại để con cháu nhánh bên của Bùi thị đoạt trước trong chuyện tìm kiếm Ngô Đình Hi.

Chắc hẳn lúc Bùi Lăng cầm đồ tìm đến sư tỷ, trong lòng sư tỷ càng khẳng định hắn ta là một phế vật.

Không có sự cho phép của Lệ tiên tử, Trịnh Kinh Sơn không dám tự tiện rời đi, nhưng nghĩ tới Bùi Lăng không chỉ hại hắn ta xấu mặt trước mặt sư tỷ, còn vụng trộm vào phòng hắn ta tu luyện, nếu cứ thả hắn cao chạy xa bay như vậy, sao có thể nuốt trôi cơn giận này?

Do dự một lát, ngay lúc hắn ta tiến lùi không xong, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng quen thuộc, xen lẫn sự tức giận như lần đầu gặp mặt: "Cút!"

Dù Trịnh Kinh Sơn kiêng kị Độc Lâu Phong Linh không dám tới gần tinh xá, cũng bị tiếng quát to này chấn động đến khí huyết hỗn loạn, hắn ta ổn định tâm thần mới cúi đầu nói: "Vâng. Vậy ta đi một lát sẽ trở lại."

Trong tinh xá, Bùi Lăng cứng đờ nhìn Lệ tiên tử chậm rãi ngồi dậy từ trên vân sàng, váy của nàng đã bị hệ thống thao túng cơ thể Bùi Lăng xé nát, lúc này trên cơ thể trắng mịn không một mảnh vải đầy dấu vết để lại khi song tu, trên vân sàng ẩn hiện mấy điểm đỏ thắm, tình cảnh này xen lẫn với khí chất vốn sắc bén cao ngạo, thoạt nhìn vừa thánh khiết vừa sa đọa, đặc biệt lẳng lơ.

Chỉ là, lúc này khuôn mặt Lệ tiên tử lạnh lẽo, trong mắt càng là lửa giận ngút trời, lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn nàng.

Không có cách nào... Bây giờ hắn cũng không biết mình nên thể hiện ra biểu cảm gì khi đối mặt với vị tiên tử này?

Lệ tiên tử nhìn chằm chằm Bùi Lăng một lát, bỗng nhiên vỗ xuống một chưởng!

Lông tóc cả người Bùi Lăng dựng đứng, tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, ai biết ngay lúc chưởng phong sắp chạm đến khuôn mặt hắn, đột nhiên nghiêng một cái, đập một cái bàn nhỏ cách đó không xa thành bột mịn.

Sau đó, Lệ tiên tử nổi trận lôi đình, liên tục xuất chưởng đánh về phía đủ loại đồ dùng được Bùi gia lựa chọn tỉ mỉ bày trong tinh xá, bao quát vân sàng, không một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Sau khi trút giận một trận, cuối cùng nàng cũng hơi tỉnh táo lại, đứng dậy từ bên giường, chỉ là vừa đứng lên đã vô thức nhíu mày, vốn tốc độ bước chân hơi cứng đờ, ngay sau đó một luồng linh lực nâng đỡ toàn thân, nàng lạnh lùng nghiêng đầu lườm Bùi Lăng.

Chương 21: Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (2)

Ngay lúc Bùi Lăng tưởng Lệ tiên tử muốn nói gì đó, nàng chợt xoay người đi vào phòng trong.

Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước tí tách như đang tắm rửa.

Bùi Lăng đứng tại chỗ, cũng không dám thở mạnh.

Hắn không biết vì sao Lệ tiên tử không giết hắn, không dám hỏi cũng không dám chạy, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lệ tiên tử người đẹp tốt bụng, tha cho mình một lần...

Lúc này, hắn mới chú ý tới, bảng đánh giá của hệ thống vẫn lơ lửng ở trước mặt hắn.

"Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi muốn khen ngợi năm sao?!" Bùi Lăng lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình trong suy nghĩ, "Nếu lão tử có thể gỡ cài đặt, sẽ để ngươi cút trong vài phút! Gỡ cài đặt, ngươi có nghe thấy không! Ngươi mẹ nó lần nào không gây sự thì không tu luyện?! Hai lần trước Trịnh Kinh Sơn và Ngô Đình Hi đều để lão tử chạy thoát, ngươi mẹ nó rất thất vọng, dứt khoát làm một vố lớn muốn hại chết lão tử?!"

Mắng rồi lại mắng, Bùi Lăng đột nhiên hoảng sợ, may là công pháp song tu chứ không phải Quỳ Hoa Bảo Điển!

"Leng keng!" Hệ thống máy móc nói, "Hệ thống: “Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài, một khóa ủy thác, không lo tuy luyện, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng nôn ra máu: "Cút! Ngươi mẹ nó lập tức cút ngay cho lão tử!!!"

Hắn chửi ầm lên, "Lão tử ĐCMN hệ thống thiểu năng! Còn muốn khen ngợi năm sao?! Khen cm ngươi! XXX hệ thống! Lão tử ĐCMN!!! Lão tử cho ngươi đánh giá kém một sao còn ngại nhiều!!!"

Nói xong, hắn không chậm trễ chút nào trở tay cho một cái khen ngợi năm sao.

"Leng keng!" Có thể là vì cho khen ngợi, hệ thống không im như hai lần cho đánh giá kém một sao trước đó, lại phát ra tiếng nhắc nhở, "Cảm ơn ký chủ nghiêm túc đánh giá."

Ngay sau đó, tình cảnh đáng sợ lại xuất hiện lần nữa!

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ký chủ cho khen ngợi năm sao, hệ thống tặng miễn phí một viên Dưỡng Nguyên Đan."

Bùi Lăng: "ĐKM?!"

Còn chưa kịp suy nghĩ gì, hệ thống đã nhanh chóng khống chế cơ thể hắn, nhanh chân đi về phía, tìm được một cái hầu bao nền đen hoa văn bạc trong đống váy áo bị xé nát của Lệ tiên tử ở dưới đất, sau khi mở ra lấy một cái bình ngọc, quyết đoán đổ ra một viên đan dược duy nhất trong đó, nắm chặt trong tay, sau đó tùy ý ném hầu bao đi: "Leng keng! Hoàn tất tặng Dưỡng Nguyên Đan, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy thác, không lo tuy luyện, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!"

Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm!

Sau khi ngủ với Thánh Nữ tương lai còn trộm đồ của Thánh Nữ tương lai ban thưởng cho lão tử???

Đây là hệ thống mẹ nó cặn bã đến mức nào mới làm ra được việc này???

Hắn vội vàng nhân lúc Lệ tiên tử còn chưa đi ra, nhặt cái hầu bao nền đen hoa văn bạc ở dưới đất, muốn trả lại Dưỡng Nguyên Đan.

Nhưng ngay lúc hắn vừa mở hầu bao, chưa lấy ra bình ngọc trong đó, tiếng nước ở phòng trong đột nhiên ngừng lại.

Bùi Lăng giật mình, theo bản năng đóng hầu bao, nhét xuống dưới bộ quần áo rách nát.

Ngay sau đó, chỉ thấy Lệ tiên tử để nguyên mái tóc dài hơi ướt, đổi sang một bộ váy lụa mỏng màu đen có kiểu dáng khác biệt vội vàng đi ra.

Nàng lạnh lùng không nhìn Bùi Lăng, mà đi thẳng đến bộ váy vừa bị xé nát, bắt đầu tìm kiếm gì đó.

Bùi Lăng: "..."

Lệ tiên tử nhanh chóng tìm được cái hầu bao bị hắn giấu đi, sau khi mở ra lấy bình ngọc ở bên trong, khẽ đổ xuống lại không có gì hết. Điều này khiến khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bình ngọc chìm trong suy nghĩ.

Bùi Lăng nhìn tất cả nín hơi ngưng thần, hai mắt đảo loạn, suy nghĩ cũng sắp trì trệ.

Kể từ lúc hệ thống trả lại quyền khống chế cơ thể, viên Dưỡng Nguyên Đan duy nhất kia vẫn đang bị hắn nắm chặt trong tay...

Cũng may lúc này chuông gió dưới mái hiên đột nhiên không gió mà bay, phát ra vài tiếng giòn vang.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, sau khi hoảng hốt, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

Lệ tiên tử đột nhiên nhìn về cửa, trong mắt nổi lên sát khí nhàn nhạt!

"Sư tỷ." Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân, lại là Bùi Hồng Niên lo lắng không yên thử dò nói, "Xin hỏi sư tỷ, tiếp theo còn muốn ở lại tệ phủ mấy ngày nữa? Trịnh sư huynh đã đuổi theo đến mấy chục dặm ngoài thành, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện..."

Hắn ta còn chưa nói hết câu, đã bị Lệ tiên tử lạnh lùng cắt ngang: "Trịnh Kinh Sơn!"

"... Hồi sư tỷ, ta ở đây." Bùi Hồng Niên lập tức ngậm miệng, sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, Trịnh Kinh Sơn đứng sau lưng Bùi Hồng Niên vô cùng cẩn thận nói, "Sư tỷ, mặc dù lúc Ngô Đình Hi trốn vào Nguyên Mỗ sơn đã bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là đệ tử của La trưởng lão, Bùi Lăng chỉ là Luyện Khí tầng ba, lại có thể tìm ra đánh giết hắn trước tất cả mọi người, còn lấy đi công pháp ngọc giản, chỉ sợ không đơn giản."

Chương 22: Có vài người khúm núm… (1)

"Ta nghĩ, biết đâu trên cơ thể người này còn có bí mật gì đó, cho nên tự mình đuổi bắt hắn, cũng không vì hả giận..."

Mãi không đợi được câu trả lời của Lệ tiên tử, giọng điệu của Trịnh Kinh Sơn càng lo lắng hơn, "Cho nên xin hỏi sư tỷ, có thể cho ta thời gian ba ngày, tìm hắn ra, lại nghiền xương thành tro hay không?"

Bùi Lăng không dám lên tiếng, nhìn trộm Lệ tiên tử.

Lệ tiên tử mặt không biểu tình, đột nhiên bấm tay một cái, đánh văng cửa lớn tinh xá, chậm rãi đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, vốn Trịnh Kinh Sơn ép Bùi Hồng Niên tới dò đường, đang sợ hãi vì bị Lệ tiên tử nói toạc ra, thấy sư tỷ đi ra mới hơi thả lòng, còn tưởng sư tỷ định hỏi rõ chi tiết, thế là bước nhanh về phía trước muốn nói chuyện, lại ngạc nhiên thấy Bùi Lăng do dự đứng bên trong cánh cửa.

"Khá lắm Bùi Lăng! Ngươi lại dám can đảm đến quấy rầy sư tỷ?!" Trịnh Kinh Sơn giật mình, vội vàng nói với Lệ tiên tử, "Sư tỷ, người này lời lẽ giả dối..."

Còn chưa nói hết câu, đã thấy Lệ tiên tử đột nhiên giơ tay, tát một cái thật mạnh lên mặt hắn ta.

Mặc dù nàng bị trọng thương chưa lành, một tát này lại đánh Trịnh Kinh Sơn bay ngược ra, không có sức đánh trả đập mạnh vào tường sân.

Trượt xuống từ bức tường bị nứt ra, há mồm phun ra hai cái răng, không quan tâm hai gò má sưng lên thật cao, sợ hãi nhìn về phía Lệ tiên tử, vẻ hốt hoảng lại mờ mịt.

Vốn Bùi Hồng Niên đứng bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên không biết tại sao Bùi Lăng lại ở đây, lúc này đâu dám lên tiếng nữa?

Thậm chí nhìn từ góc độ của Bùi Lăng, vị tông tử Bùi thị được công nhận là thiếu niên thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ tuổi trẻ này lại run rẩy như muốn chạy đi.

Lệ tiên tử không để ý đến bọn họ, không biết lấy ra một chiếc thuyền nhỏ bằng mặc ngọc từ chỗ nào, bắt pháp quyết, thuyền nhỏ lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã hóa thành một chiếc thuyền lâu cao ba tầng, lơ lửng giữa không trung.

Độc Lâu Phong Linh không cần Lệ tiên tử thao tác, chủ động bay xuống phát ra một chuỗi tiếng vang êm tai, trong lúc Bùi Lăng còn hoảng hốt đã thấy nó treo ở dưới mũi thuyền lâu.

Lệ tiên tử đi lên trước, vung tay áo một cái, lạnh giọng phân phó: "Hồi tông!"

Bùi Lăng thở phào, đang hy vọng mọi người đi hết mình cũng tiện giấu Dưỡng Nguyên Đan đi, ai biết sau khi Bùi Hồng Niên đỡ Trịnh Kinh Sơn đi cà nhắc lên thuyền, thuyền lâu lại không nhúc nhích tí nào.

Ngay lúc Bùi Lăng đang buồn bực, đã thấy Trịnh Kinh Sơn sợ run, chợt quay đầu nhìn về hắn quát lớn: "Đồ khốn! Còn ngẩn ngơ cái gì? Nhanh cút lên đây!"

Sau một lúc lâu, thuyền lâu mặc ngọc hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi Lộc Tuyền thành.

Lần đầu tiên Bùi Lăng được cảm nhận phi hành ở thế giới này, lại không hề có tâm trạng thưởng thức phong cảnh xung quanh, mà là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng trên boong thuyền, cố gắng khiến mình nhỏ bé hơn.

Trước khi ra khỏi thành Lệ tiên tử đã phất tay áo đi vào khoang thuyền, ba người còn lại hai mặt nhìn nhau một lát, trên trán Trịnh Kinh Sơn hiện ra một vòng sát khí, trầm giọng quát: "Ai cho ngươi lá gan dám xông vào chỗ ở của ta!"

"..." Bùi Lăng vắt hết óc nghĩ lý do: Mẹ nó, ta cũng không muốn, ngươi tin không?

Trịnh Kinh Sơn thấy hắn không trả lời, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nếu là lúc trước hắn ta hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đánh một chưởng qua.

Dù sao Bùi Lăng là do sư tỷ mang lên thuyền, nhưng lại không biết sư tỷ có tính toán gì với hắn không...

Suy nghĩ của hắn ta đảo quanh, đột nhiên ý thức được một chuyện, nói: "Vì sao ấn ký của Diễm Cốt La Sát Đồ biến mất rồi?! Là sư tỷ ra tay?"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện, tu vi của mình đột nhiên tăng lên một tầng, bây giờ đã là Luyện Khí tầng bốn.

Hắn lấy lại bình tĩnh, đang muốn mở miệng, Bùi Hồng Niên lại kêu lên trước: "Luyện Khí tầng bốn?!"

Trịnh Kinh Sơn không biết nội tình của Bùi Lăng, nhưng Bùi Hồng Niên là tông tử Bùi thị, bị đưa vào ngoại môn Trọng Minh tông từ thuở nhỏ, mỗi khi về nhà luôn có trách nhiệm chỉ điểm người cùng thế hệ, sao lại không biết mấy ngày trước hắn ta hồi phủ, Bùi Lăng mới chỉ Luyện Khí tầng hai.

Tính toán thời gian, còn chưa đầy một tháng, vị tộc đệ này lại im hơi lặng tiếng liên tục tăng hai tầng?

"Ừm?" Trịnh Kinh Sơn nghe Bùi Hồng Niên nói vậy, lập tức nghĩ tới điều gì, nhanh chóng kiểm tra vật tùy thân một chút, chợt thay đổi sắc mắt: Thiếu mất mười viên Thối Cốt Đan!

Thối Cốt Đan là đan dược phù hợp với Đoán Cốt quyết, bình thường sau mỗi lần sẽ dùng thêm một viên, bây giờ đột nhiên thiếu mấy mười viên, điều này cũng có nghĩa Bùi Lăng không chỉ chui vào phòng hắn ta tu luyện một lần, mà ít nhất là mười lần.

Bùi Hồng Niên chỉ là một con chó dưới tay hắn ta, không, toàn bộ Bùi gia chỉ là con chó ở trước mặt hắn ta, Bùi Lăng lại không hề nổi bật ở Bùi gia, còn không có cả tư cách đến gần Bích Ngô viện.

Chương 23: Có vài người khúm núm… (2)

Kết quả tiểu tử này mặt ngoài khúm núm, lại tự tiện xông vào chỗ ở của hắn ta, trộm đan dược của hắn ta, tu luyện trong phòng của hắn ta, còn ngồi ngay trước mặt Diễm Cốt La Sát Đồ... Không phải lần một lần hai, là mười lần!!

Vào lúc này, Trịnh Kinh Sơn lại có cùng suy nghĩ với đồng môn Ngô Đình Hi đã chết trước đó: Hiện tại tu sĩ hoang dã đã đến mức đánh cược tính mạng chỉ vì mười viên Thối Cốt Đan sao?!

Vẫn là đám đệ tử đại tông môn bọn họ luôn ở trong tông môn, an nhàn quá lâu, lại dần mất đi lòng tranh đấu với đại đạo, không thể giác ngộ việc không tiến ắt lùi?

Sau khi hắn ta suy nghĩ rõ ràng, lại thay đổi cách nhìn với Bùi Lăng.

Dù sao dưới sự truyền bá tư tưởng mạnh được yếu thua, mặc dù Trịnh Kinh Sơn cảm thấy hành động lần này của Bùi Lăng là được không bù nổi mất, chỉ là tu vi từ Luyện Khí tầng hai đến Luyện Khí tầng bốn, căn bản không cần đánh đổi bằng mạng sống, nhưng hành động không từ thủ đoạn theo đuổi thực lực này, lại không bàn mà hợp với chân ý của đại đạo.

Dũng khí hơn người, tuổi không lớn lắm, tàn nhẫn với tộc nhân cũng tàn nhẫn với bản thân, xuất thân nghèo khó, lấy giá thấp để mua chuộc... Suy nghĩ của Trịnh Kinh Sơn thay đổi thật nhanh, không, nếu chỉ là thế e rằng còn chưa đủ lọt vào mắt sư tỷ.

Sư tỷ này của hắn ta là chân truyền Trọng Minh tông, chuẩn Thánh Nữ, mặc dù Trịnh Kinh Sơn thấy Bùi Lăng này cũng được tính là một nhân tài tạm được, nhưng sao hắn ta có thể so sánh với tầm mắt của Lệ tiên tử?

Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn thu lại sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trở tay lấy một thanh cốt đao trong túi trữ vật.

Thanh cốt đao kia dài khoảng bốn mét, toàn thân trắng như tuyết, chỉ là ở giữa như có một đạo huyết tuyến còn chưa ngưng kết, tươi đẹp ướt át, chuôi đao khắc một bức tranh ác quỷ mặt xanh nanh vàng, hình dáng cắn nuốt con người, vừa xuất hiện đã nghe thấy một tràng tiếng quỷ khóc sói tru mơ hồ, vô cùng quỷ dị!

Bùi Lăng thấy thế không khỏi cảnh giác, thấy Trịnh Kinh Sơn không định ra tay, ngược lại đảo ngược chuôi đao, chỉ dùng hai ngón tay nắm mũi đao, chậm rãi nói: "Lần này truy nã Ngô Đình Hi, các ngươi đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Mặc dù đã ban thưởng 50 viên Thối Cốt Đan, nhưng đến nay hai người các ngươi chưa có thu hoạch gì! Thánh tông luôn thưởng phạt phân minh, như vậy đi, ta chỉ dùng hai phần lực, các ngươi lần lượt đi lên, ai có thể rút đao từ giữa ngón tay của ta, ta thưởng chuôi Yếm Sinh Đao này cho người đó."

"Đa tạ Trịnh sư huynh!" Trước đó Bùi Hồng Niên vẫn không chú ý Bùi Lăng, vừa chú ý lại phát hiện bây giờ tộc đệ này bằng tu vi với mình, trong lòng vừa ao ước vừa ghen ghét, ngay lúc tâm trạng phức tạp, nghe vậy không nhịn được quá vui mừng, "Sư huynh hào phóng rộng rãi, sư đệ khắc sâu trong lòng!"

Hắn ta không chút nghĩ ngợi đã đi ra phía trước, hai tay nắm ở chuôi đao, dùng lực kéo một cái.

Yếm Sinh Đao không nhúc nhích tí nào.

Vẻ mặt Bùi Hồng Niên nghiêm nghị, thở sâu, khí huyết toàn thân lưu chuyển, điều động toàn bộ tu vi Luyện Khí tầng bốn, lại toàn lực ứng phó kéo chuôi đao... Vẫn không nhúc nhích!

Liên tiếp mấy lần, đầu ngón tay Trịnh Kinh Sơn chưa từng lay động một chút, Bùi Hồng Niên xấu hổ lại không cam lòng, còn muốn thử một lần nữa, Trịnh Kinh Sơn lại mất kiên nhẫn: "Thôi, thực lực ngươi không đủ, đi xuống đi."

Nói xong, hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng.

Mặc dù Bùi Lăng không biết vì sao Trịnh Kinh Sơn đột nhiên nhân nhượng, còn lấy ra Yếm Sinh Đao làm phần thưởng, nhưng vào lúc này, hắn đâu có cơ hội từ chối?

Nhưng đang muốn tiến lên, đột nhiên giật mình.

Trước đó cánh tay trái trúng Ngũ Độc Chỉ của Ngô Đình Hi, tổn thương sâu đến tận xương, mặc dù đã giải độc, sau khi song tu cũng đã khá hơn nhiều nhưng chưa khỏi hẳn. Tay phải không bị tổn thương, vấn đề là hắn đang nắm chặt viên Dương Nguyên Đan trộm từ chỗ Lệ tiên tử trong tay phải!

Làm sao bây giờ?

Trịnh Kinh Sơn thấy hắn chần chờ, sắc mặt hơi trầm xuống.

Trước đó Bùi Lăng này phụng mệnh gia chủ, lúc đến chính đường Bùi phủ còn ngoan ngoãn cúi đầu, kính cẩn nghe theo sự điều khiển của hắn ta, bây giờ lại dám do dự, chắc tự thấy được sư tỷ coi trọng, cố ý làm bộ làm tịch?!

Nếu là như vậy, kẻ này... Cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Bùi Lăng lớn mật!" Bùi Hồng Niên đang mất mát, thấy thế cũng đảo mắt, bỗng nhiên quát, "Trịnh sư huynh ban thưởng lại chậm chạp không tiến, chẳng lẽ ngươi không vừa mắt chuôi Yếm Sinh Đao này?!"

Mẹ nó thế giới tu chân chơi mẹ nó cung tâm kế, lão tử nhớ kỹ ngươi!

Còn có hệ thống gân gà này!

Lão tử không nên cho tên thiểu năng này khen ngợi năm sao!!!

Bùi Lăng thầm mắng trong lòng, hệ thống "tặng" Dưỡng Nguyên Đan có lai lịch quá mẹ nó ngạt thở, trong lúc này chỉ có thể kiên trì đưa tay trái ra nắm lấy Yếm Sinh Đao.

Vào thời khắc này, tia sáng xung quanh đột nhiên ảm đạm.

Chương 24: Huyền Cốt Lăng m Chu (1)

Bùi Lăng khẽ giật mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh lại không thấy sắc trời bị che đậy, đang nghi ngờ lại phát hiện trên boong tàu đột nhiên bốc lên hắc vụ nhàn nhạt.

Hắc vụ kia xuất hiện đột ngột, nhanh chóng tràn ra, chẳng mấy chốc đã leo đến bên eo của ba người, một cảm giác lạnh lẽo như đánh sâu vào linh hồn.

Đến mức Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên đang cố gắng chịu đựng, cũng không nhịn được hàm răng run rẩy.

Ngay lúc hai huynh đệ đang hoảng sợ, hắc vụ dao động mãnh liệt như nhận được sự triệu tập, nhanh chóng tràn về phía cách ba người không xa, hình thành một cột sương mù màu mực cao mười mấy mét, khí thế như rồng!

Ngay sau đó, cột sương mù ầm vang đổ sụp, hai nữ tử mặc cung trang hơi mờ ảo đột nhiên xuất hiện.

Nữ tử bên trái búi mái tóc tóc lên cao, cài một cái hoa quan trên đỉnh đầu, vẻ ngoài xinh đẹp, sắc mặt trắng bệch; nữ tử bên phải trông dáng vẻ như mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp thanh nhã, hai búi tóc xoắn ốc có chuỗi ngọc quấn quanh, mấy cánh bướm màu u lam nhẹ nhàng quanh quẩn, lúc cánh bướm nhẹ rung lên, chút quang phấn màu xanh nhạt nhẹ nhàng vẩy xuống.

Hai nữ tử đều mặc áo tay rộng giống nhau, ống tay áo rủ xuống đến dưới gối lại hòa vào sương mù màu đen, toàn bộ lơ lửng trên boong tàu. Cả hai nghiêng đầu nhìn sang, nhưng thấy trong mắt không có con ngươi, chỉ có một mảnh màu mực sâu thẳm, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị.

"U Hồn thị nữ của sư tỷ..." Đôi mắt Trịnh Kinh Sơn co rụt lại, theo bản năng lộ ra mấy phần kiêng dè, gật đầu nói: "Hiểu Nghê cô nương và Vụ Liễu cô nương cùng đến đây, là sư tỷ có dặn dò gì sao?"

"Chủ nhân có lệnh, ra lệnh các ngươi tự vào khoang thuyền của mình nghỉ ngơi." Nữ tử bên trái từ tốn nói, "Có gì cần cứ lắc lục lạc trong phòng là được."

Trịnh Kinh Sơn vội hỏi: "Sư tỷ nàng..."

Nữ tử bên phải che miệng cười khẽ, trong đôi mắt mực như lóe lên tia sáng xanh, cũng không thèm nhìn hắn ta một cái, dịu dàng thì thầm: "Chủ nhân còn nói, trước khi đến tông môn, nếu không có việc lớn, bất kỳ ai cũng không được lên tầng cao nhất làm phiền."

Thấy Trịnh Kinh Sơn lập tức câm miệng, lúc này nàng mới hài lòng, liếc nhìn ba người, tò mò nói, "Các ngươi đang làm gì?"

"Hồi Vụ Liễu cô nương, Trịnh sư huynh đang kiểm tra chúng ta." Bùi Hồng Niên ủ rũ cúi đầu giải thích mọi chuyện.

Sau khi nghe xong, hai nữ tử nhìn nhau, Hiểu Nghê hứng thú: "Nói vậy, ngươi đã thất bại, bây giờ chỉ có thể nhìn tộc đệ này của ngươi?"

Bùi Hồng Niên cười ngượng ngùng: "Vâng."

Hiểu Nghê nghe vậy, như cười mà không phải cười nhìn về phía Bùi Lăng: "Được, các ngươi tiếp tục đi, chúng ta xem trò vui."

Bùi Lăng bị cặp mắt mực sâu thẳm kia nhìn đến dựng tóc gáy, vội vàng cúi đầu, trên trán lập tức rỉ ra mồ hôi lạnh, tay phải của hắn còn nắm chặt viên Dưỡng Nguyên Đan mà chủ nhân của bọn họ đánh mất!

Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, hai nữ quỷ này muốn xem trò vui, có lẽ sau khi xem xong trò vui, sẽ không chú ý tới mình nữa.

Nghĩ như vậy, lúc này hắn quyết định tùy tiện một chút rồi nhận thua.

Dù sao Yếm Sinh Đao có tốt, cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Lại nói Bùi Hồng Niên đã lên Luyện Khí tầng bốn từ lâu, vừa rồi dùng tất cả vốn liếng cũng không thể rung chuyển Yếm Sinh Đao chút nào, hiển nhiên hai phần thực lực Trúc Cơ trung kỳ có sự cách biệt cực lớn với tu vi hiện tại của bọn họ.

Hắn vừa đến Luyện Khí tầng bốn, cần gì uổng phí sức lực?

Thế là Bùi Lăng đưa tay trái ra, bắt lấy chuôi Yếm Sinh Đao, làm ra tư thế vận sức.

Trịnh Kinh Sơn thấy thế lập tức nhíu mày, tuy hắn ta lấy ra thanh Yếm Sinh Đao chỉ vì thăm dò thực lực của Bùi Lăng, cũng không phải thật lòng muốn ban thưởng nó, nhưng tu vi của đối phương chỉ mới đến Luyện Khí tầng bốn, dưới tình huống bình thường, toàn lực ứng phó cũng không thể rút Yếm Sinh Đao từ giữa ngón tay hắn ta, chứ đừng nói là một tay.

Còn là tay trái bị thương!

Nhưng còn chưa suy nghĩ xong, ở chuôi đao đột nhiên truyền đến một luồng sức lực nằm ngoài dự đoán, thân Yếm Sinh Đao đột nhiên dịch về phía Bùi Lăng, suýt nữa trực tiếp rút ra.

Trịnh Kinh Sơn lập tức giật mình, ánh mắt nhìn Bùi Lăng cũng hơi thay đổi. Một tay, còn là một tay bị thương, cùng là Luyện Khí tầng bốn lại có thực lực vượt xa Bùi Hồng Niên lên Luyện Khí tầng bốn đã lâu?!

Không, tu sĩ Luyện Khí tầng bốn bình thường không thể có sức lực lớn như vậy!

Thì ra là thế, chẳng trách tiểu tử này lại được sư tỷ coi trọng!

Trong lòng hắn ta vô cùng nghi ngờ, lại không chậm trễ tăng thêm sức, lại kẹp lấy Yếm Sinh Đao. Không phải Trịnh Kinh Sơn không chơi nổi, lo lắng làm giả hoá thật ban thương Yếm Sinh Đao đi, mà là bây giờ Bùi Lăng chỉ dùng một bên tay trái bị thương để rút đao, nếu hắn thành công, vậy hắn ta biết đặt mặt mũi mạch chủ nội môn Trọng Minh tông ở đâu?

Chương 25: Huyền Cốt Lăng m Chu (1)

Bùi Lăng không biết chuyện này, hắn bình tĩnh liếc nhìn tay áo trái, bởi vì lại làm nứt miệng vết thương vừa khép miệng, máu tươi thấm ướt ống tay áo, nhìn mà giật mình, Yếm Sinh Đao lại chỉ hơi nhúc nhích một tí, sau đó không nhúc nhích tí nào cứ như bàn thạch... Cảm thấy cũng gần đủ rồi.

Nghĩ đến đây, hắn cố nhịn đau đớn, vội vàng há miệng thở dốc mấy lần, tỏ vẻ đã hết sức, sau đó lùi lại hai bước, quỳ mọp xuống đất: "Công pháp của Trịnh tiên sư huyền diệu, huynh đệ tại hạ đều không theo kịp! Thanh Yếm Sinh Đao này không phải thứ mà huynh đệ chúng ta có thể nhận lấy, kính xin Trịnh tiên sư thu hồi."

Trịnh Kinh Sơn nghe vậy, sắc mặt dịu đi, đang định mở miệng, ai ngờ trước đó Hiểu Nghê còn nói mình chỉ xem trò vui, bỗng nhiên thở dài, nói: "Trên Huyền Cốt Lăng m Chu chỉ có thể có một tên phế vật, Bùi Hồng Niên đã chiếm vị trí này, vị công tử này, ngươi phải làm sao đây?"

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng nặng nề, nữ quỷ này lại nói tiếp, "Không bằng để ta cẩn thận lột da trên người ngươi, làm một cái chụp đèn mới đổi cái cũ trong phòng chủ nhân, cũng coi là tận dụng rác rưởi sửa lại cái cũ?"

CMN!

Chủ nhân nhà ngươi có biết ngươi độc ác như vậy không?!

Chủ nhân nhà ngươi còn không chạm vào lão tử!

Bùi Lăng hít sâu, siết chặt Dưỡng Nguyên Đan trong tay, cảm nhận sự ác ý không chút che giấu của Hiểu Nghê, chỉ cảm thấy lông tóc cả người dựng đứng.

Hắn mới chỉ đến Luyện Khí tầng bốn, bàn về thực lực, hắn cảm thấy bản thân còn kém hơn Bùi Hồng Niên một chút. Vừa nãy Bùi Hồng Niên dùng tất cả vốn liếng cũng không thể rút Yếm Sinh Đao ra, dù hắn có dốc hết sức, sao có thể thay đổi kết quả?!

Nữ quỷ này căn bản đang muốn lấy mạng hắn!

Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ, chợt quyết tâm, khí huyết vận chuyển, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần.

Vụ Liễu cô nương kia đột nhiên dịu dàng mềm mại mở miệng: "Tỷ tỷ đừng như vậy, trước đó Bùi Lăng công tử vẫn ở Lộc Tuyền thành, nơi đó hoang vắng, thực lực có hạn, sao có thể so sánh với Thánh Tông đệ tử? Trịnh Kinh Sơn lại là Trúc Cơ trung kỳ, dù chỉ dùng hai ngón tay, chỉ dùng hai phần thực lực, cũng đã làm khó Bùi Lăng công tử! Theo ý ta, không bằng để Trịnh Kinh Sơn bớt chút sức lực, chỉ dùng một phần rưỡi tu vi để khảo sát?"

Hiểu Nghê liếc nàng một cái, thấy Vụ Liễu mỉm cười ngọt ngào với mình, suy nghĩ một chút, nói: "Nghe ngươi đi."

Bùi Lăng nghe vậy không khỏi cảm kích nhìn về phía Vụ Liễu: "Tạ Vụ Liễu cô nương."

Mặc dù hắn lo lắng dù Trịnh Kinh Sơn chỉ dùng một phần rưỡi tu vi, mình cũng chưa chắc có thể rút ra, nhưng dù sao cũng bớt đi nửa phần công lực, sẽ cho hắn thêm chút hy vọng sống sót! Trong chốc lát, hắn cảm thấy sắc mặt trắng bệch của Vụ Liễu thân thiết hơn nhiều.

"Không cần cám ơn." Vụ Liễu hơi nghiêng đầu, thân thiện mỉm cười với hắn, "Bùi Lăng công tử cố lên, nếu không Hiểu Nghê tỷ tỷ sẽ biến ngươi thành chụp đèn."

"Được." Bùi Lăng vụng trộm nhìn Hiểu Nghê, thấy nữ quỷ này đang dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá mình từ trên xuống dưới, dường như đang cân nhắc phải bắt đầu lột da từ chỗ nào mới phù hợp, da đầu tê dại, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ nên xử lý Dưỡng Nguyên Đan như thế nào?

Vụ Liễu không nói nữa, rõ ràng Hiểu Nghê đã không có ý tốt với hắn, nếu lại phát hiện Dưỡng Nguyên Đan của chủ nhân nàng... Không hỏi cũng biết hậu quả!

Ngay lúc nguy cấp, Bùi Lăng cái khó ló cái khôn, đột nhiên tháo vạt áo ra, lưu loát cởi áo ngoài, thuận thế bọc lấy Dưỡng Nguyên Đan, ném lên boong tàu cách đó không xa.

Sau khi làm xong, hắn đè nén trái tim đang nhảy lên dữ dội dùng khóe mắt quan sát xung quanh, thấy không ai để ý tới chiếc áo mà hắn ném trên boong thuyền, lúc này mới thầm thở phào. Sau đó rất tự nhiên vận chuyển lại khí huyết, không để ý cánh tay trái đang chảy máu, tiến lên dùng hai tay nắm lấy chuôi đao, nín thở tập trung.

Ánh mắt Trịnh Kinh Sơn lóe lên, đương nhiên hắn ta không thật sự tin vào lời nói của Vụ Liễu, chỉ dùng một phần rưỡi công lực, thậm chí hắn ta đoán bây giờ sử dụng ba phần công lực, trong tình huống Bùi Lăng dốc hết sức, có thể bảo vệ Yếm Sinh Đao hay không cũng là vấn đề.

Hắn ta đang suy nghĩ, rốt cuộc hai u hồn thị nữ Hiểu Nghê và Vụ Liễu đang tự ý làm vậy, hay là ý của sư tỷ?

Nếu là ý của sư tỷ...

Vậy tiếp theo hắn ta nên âm thầm tăng độ khó, hay mặc kệ Bùi Lăng qua ải?

Đang suy nghĩ có nên điều chỉnh đến bốn phần tu vi, thăm dò cực hạn của tiểu tử này hay không, đột nhiên thoáng thấy Hiểu Nghê, Vụ Liễu đều hơi nhếch môi, đôi mắt mực nhìn hắn ta chằm chằm.

Trong lòng hắn ta giật mình, lập tức bỏ suy nghĩ gian lận.

Vào lúc này, Bùi Lăng đẩy lực lượng qua cột sống, để khí huyết vận chuyển hết tốc lực, đột nhiên kéo về sau.

Chương 26: Dễ dàng như vậy

Yếm Sinh Đao chỉ hơi khựng lại, đã bị kéo ra khỏi giữa ngón tay của Trịnh Kinh Sơn – Bùi Lăng lảo đảo lùi lại hai bước mới đứng vững, vẻ mặt hơi giật mình.

Dễ dàng như vậy?

Trong chốc lát hắn hơi không kịp phản ứng, dù sao vừa nãy Bùi Hồng Niên dốc hết sức mình, lại như kiến càng lay cây.

Dù là Vụ Liễu đã dàn xếp, Trịnh Kinh Sơn giảm độ khó, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng phải thử mấy lần, rút Yếm Sinh Đao ra từng chút một.

Vậy mà thoáng cái đã thành công?

Bùi Lăng cầm đao trong tay, mờ mịt nhìn về phía Trịnh Kinh Sơn.

Thấy sắc mặt Trịnh Kinh Sơn phức tạp, ánh mắt nhìn Yếm Sinh Đao trong tay mình xen lẫn mấy phần không nỡ, chú ý tới ánh mắt của Bùi Lăng, lập tức thu lại vẻ mặt, thản nhiên: "Ta đã dùng thanh Yếm Sinh Đao từ lúc ở ngoại môn, bây giờ đã nằm trong tay ngươi, nhưng thấy ngươi anh dũng tinh tiến thế này, đừng bôi nhọ tên tuổi của nó."

"Vâng!" Bùi Lăng vội vàng hành lễ, "Tạ tiên sư ban thưởng, tại hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng của tiên sư!"

Sự công nhận của Trịnh Kinh Sơn cũng không thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm, sau đó Bùi Lăng nhìn sang hai vị U Hồn thị nữ Hiểu Nghê, Vụ Liễu, đã thấy Hiểu Nghê nhìn mình cười, che miệng nói: "Được rồi, đều vào khoang nghỉ ngơi đi. Sắp xếp cho các ngươi xong, chúng ta còn phải đi hầu hạ chủ nhân!"

Xem ra đã vượt qua cửa ải này.

Bùi Lăng thầm lau mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn Hiểu Nghê dẫn Trịnh Kinh Sơn và Bùi Hồng Niên đi vào khoang thuyền trước, vội vàng chạy tới nhặt áo ngoài lên, lặng lẽ sờ mó một chút, xác nhận Dưỡng Nguyên Đan còn ở bên trong, lúc này mới hơi thả lỏng, thành thật đuổi theo.

Vừa bước vào trong khoang thuyền đã cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Cũng may cảm giác rét lạnh này tương tự với lúc hai U Hồn thị nữ xuất hiện, vẫn trong giới hạn chịu đựng.

Trong tầm mắt là một lối đi mờ tối, phía cuối đen kịt một màu không thấy gì hết, cứ cách mấy bước lại có một chiếc đèn màu u lam treo trên vách khoang hai bên, chẳng những không xua tan cảm giác khó chịu do bóng tối mang đến, ngược lại khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị.

Đi vào trong khoảng mấy mét, hai bên bắt đầu xuất hiện cánh cửa.

Những cảnh cửa kia có màu đỏ sậm như kiểu vết máu sau khi ngưng kết, phía trên vẽ rất nhiều phù lục, dường như đang phong ấn cái gì đó. Có lẽ có mấy cánh cửa nghe được tiếng bước chân bên ngoài, bên trong vang lên tiếng "thùng thùng" nặng nề, sức lực hơi lớn, gần như có thể phá cửa ra bất cứ lúc nào.

Còn có mấy cánh cửa, lúc Trịnh Kinh Sơn và Bùi Hồng Niên đi qua bình thường không có gì lạ, nhưng lúc đến lượt Bùi Lăng, trên cửa đột nhiên có một đôi mắt đỏ ngòm mở ra, không có ý tốt nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí, còn như Diễm Cốt La Sát Đồ, duỗi ra mấy dây leo màu đỏ máu, muốn quấn lấy Bùi Lăng kéo vào phía sau cánh cửa.

"Lui ra!" Vào lúc mấu chốt, vẫn là Vụ Liễu quát khẽ một tiếng, những dây leo kia mới không cam lòng vung vẩy mấy lần, yên lặng rụt về.

Một lúc sau, khi Vụ Liễu đẩy ra một cửa khoang cho Bùi Lăng, để lộ ra căn phòng rộng rãi bày trí đơn giản, Bùi Lăng chỉ cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm.

Hắn đi vào, xoay người, thành tâm thành ý nói cảm ơn: "Đa tạ Vụ Liễu cô nương."

"Không sao đâu." Đôi mắt đen nhánh của Vụ Liễu nhìn hắn trừng trừng, nhưng không có ý quay người rời đi, mà dịu dàng nói, "Bùi Lăng công tử, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"

Bùi Lăng không rõ lắm, cẩn thận nói: "Mời cô nương nói, tại hạ nhất định biết gì nói nấy."

Vụ Liễu mỉm cười gật đầu, đột nhiên di chuyển đến trước mặt hắn, khoảng cách rất gần, gần như áp sát vào chóp mũi của hắn!

Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào Bùi Lăng, đầu ngón tay lạnh lẽo đến cực điểm nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn, bật hơi như sương: "Bùi Lăng công tử, vì sao trên người ngươi lại có mùi của chủ nhân?"

Con ngươi Bùi Lăng đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, cùng lúc đó trong khoang đột nhiên dâng lên một tầng hắc vụ như mây nước bao vây hắn, cảm giác rét lạnh phả vào mặt!

"!" Trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ, mồ hôi lạnh lập tức tuôn rơi.

Vụ Liễu hơi nghiêng đầu, tay nhỏ bé lạnh như băng thân thiết vuốt ve hai má của hắn, dịch lên trên từng chút một, ôn nhu nói: "Bùi Lăng công tử, không phải ngươi nói, nhất định biết gì nói nấy sao... Vì sao còn không trả lời chứ?"

Lúc đang nói chuyện, đầu ngón tay nàng điểm vào mi tâm của Bùi Lăng, hàn khí xung quanh đâm thẳng vào cốt tủy, ngọt ngào nói, "Chẳng lẽ muốn ta cũng lột da ngươi làm thành chụp đèn, rút hồn phách của ngươi, luyện thành bấc đèn giống Hiểu Nghê tỷ tỷ... Ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết sao?"

"Ta..." Bùi Lăng muốn giải thích, nhưng mới miễn cưỡng nói một chữ đã bị một áp lực vô hình ép tới khó động đậy.

Chương 27: Ta có thể chất đặc thù!

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay của Vụ Liễu chậm rãi di chuyển, lướt thẳng từ mi tâm xuống dưới, móng tay của nữ quỷ này thật dài, toàn thân đen như mực, mặt ngoài hiện ra một tầng hào quang màu u lam nhàn nhạt, vô cùng sắc bén, mặc dù không thật sự rơi xuống, loại cảm giác ngay sau đó sẽ lột cả da thịt của hắn xuống lại vô cùng chân thực.

Trong lòng hắn run rẩy, lại không thể mở miệng, vào lúc này Vụ Liễu đột nhiên bật cười khanh khách, giọng nói uyển chuyển mềm mại: "Đúng rồi, ngươi cũng đã biết, trước đó... Vì sao chủ nhân không dùng một chưởng đập chết ngươi ngay tại chỗ không?"

Cái gì?!

Nhịp tim của Bùi Lăng cũng lệch một nhịp, nếu không phải lúc này bị giam cầm ở đây, hắn gần như muốn hét lên.

Nữ quỷ này biết?!

Nàng lại biết tất cả mọi chuyện?!

Vậy tại sao trước đó không đi ra cứu chủ nhân của bọn họ?

Là trước đó Huyền Cốt Lăng m Chu không thả ra, vì vậy bọn họ không thể xuất hiện sao?

Vụ Liễu dù bận vẫn ung dung thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của hắn, đường cong nơi khóe miệng càng sâu hơn: "Thú vị... Thật thú vị... Ngay cả La Tiều đã là Kết Đan Kỳ cũng khó có thể ngăn cản Tâm Ma m Chú của Trấn Kiếp Độ Hồn Linh, một tên Luyện Khí tầng bốn nho nhỏ như ngươi, lại điềm nhiên như không có việc gì... Đừng nói chủ nhân cảm thấy hứng thú với ngươi, ngay cả mấy người đáng thương bị nhốt trong Trấn Kiếp Độ Hồn như chúng ta cũng cảm thấy tò mò."

Nàng nói xong, duỗi ngón đặt trước vạt áo Bùi Lăng, mỉm cười nói, "Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có bí mật gì? Sự vững vàng của thần hồn lại còn cao hơn cả La Tiều?"

"Vụ Liễu cô nương..." Lúc này, cuối cùng Bùi Lăng cũng có thể nói chuyện, trên mặt hắn đầy vẻ sợ hãi, trong đầu lại đột nhiên nghĩ ra, cuống họng khàn đặc, nói lắp bắp, "Có thể, có thể là thể chất của tại hạ hơi đặc thù?"

Vụ Liễu dừng đầu ngón tay đang thờ ơ lướt qua vạt áo của hắn, ngẩng đầu: "Ồ?"

"Lúc tại hạ phụng mệnh Trịnh tiên sư vào Nguyên Mỗ sơn tìm kiếm Ngô Đình Hi, hắn đã từng nói tại hạ là Thiết Cốt cực phẩm, còn hỏi tại hạ có từng dùng thiên tài địa bảo không." Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, nói, "Nhưng với xuất thân của tại hạ, lúc trước còn chưa từng được dùng cả Thối Cốt Đan, sao có thể tiếp xúc với thiên tài địa bảo gì đó? Vì vậy Ngô Đình Hi phỏng đoán, có lẽ thể chất của tại hạ có chỗ đặc biệt gì đó."

"Chỉ là tại hạ lớn lên ở Lộc Tuyền thành, kiến thức quê mùa, cũng không hiểu mấy cái này!"

"Thể chất?" Vụ Liễu hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm, "Thần hồn vô cùng vững chắc, lại giỏi về luyện thể... Trong số rất nhiều thể chất đặc thù mà Thánh tông ghi lại... Hình như không có loại này?"

Nàng suy nghĩ một hồi, đột nhiên đôi mắt sáng lên, vỗ tay nói, "Ta đã biết!"

Trong đôi mắt màu mực của nữ quỷ này bùng lên ánh sáng xanh, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị, nàng thâm trầm nói, "Một loại thể chất không biết, còn cường đại như thế, đặc thù như thế, thật sự đáng để mang về Thánh tông nghiên cứu sâu hơn."

Không đợi Bùi Lăng phản ứng lại, Vụ Liễu đã như con cá, nhanh chóng vòng quanh hắn một vòng, bỗng nhiên kéo tay áo trái của hắn nhìn vết thương, hiện ra vẻ thất vọng, "Dù vết thương này khép lại rất nhanh, lại kém hơn Vạn Mộc Hồi Xuân Thể mà Trọng Minh tông thu hoạch được từ mấy năm trước rất nhiều."

Nàng hào hứng, vừa kéo vạt áo của Bùi Lăng, kiểm tra thương thế trên người hắn, vừa nói, "Lúc ấy Thánh tông đã tốn rất nhiều tâm sức để nghiên cứu bộ Vạn Mộc Hồi Xuân Thể kia! Ban đầu, chỉ cắt một ít da thịt và cơ, thấy người kia lập tức khôi phục như lúc ban đầu, liền bắt đầu đánh gãy tay gãy chân... Sau đó, là mở ngực phá bụng, cắt lục phủ ngũ tạng..."

"Một bước cuối cùng là lột bỏ cả tấm da người của hắn, tay nghề dùng dao của trưởng lão rất tinh xảo, có thể nói tấm da người kia sinh động như thật... Ngươi yên tâm đi, dù chủ nhân không phải đệ tử của vị trưởng lão kia, nhưng cũng từng theo học tay nghề dùng dao của trưởng lão kia, nếu lột bỏ da trên người của ngươi, nhất định cũng rất hoàn mỹ."

"Chỉ là tốc độ lành của ngươi quá chậm, e rằng không thể giống người Vạn Mộc Hồi Xuân Thể kia, sau khi bị lột liên tục mấy bộ da, lại hét thảm ba ngày ba đêm, mới nhắm mắt xuôi tay."

Cơ bắp trên mặt Bùi Lăng nhanh chóng co rúm lại, hắn đâu có thể chất đặc thù gì?!

Thứ đặc thù duy nhất là có một hệ thống, cái gọi là thần hồn cường đại, giỏi về luyện thể, mười phần mười đều là hack, nếu thật sự rơi vào tình cảnh bị nghiên cứu sâu hơn, với thủ đoạn của tông môn nham hiểm Trọng Minh tông này, chỉ sợ hắn còn không chịu nổi ải đầu tiên.

Mẹ nó, cho nên cố gắng nửa ngày, kết quả vẫn phải nghẻo?!

Hắn gượng cười nói: "Vụ Liễu cô nương nói đúng lắm, tại hạ không phải Vạn Mộc Hồi Xuân Thể, đừng nói liên tục lột mấy chục lần, chỉ cắt một ít da thịt cơ thôi, cũng không chịu đựng nổi..."

Chương 28: Trọng Minh tông (1)

"Không có việc gì, chắc điểm mạnh của ngươi là thần hồn." Vụ Liễu vui vẻ nói, "Nói đến thần hồn, trước đó Thánh tông từng gặp một loại thể chất có thần hồn đặc biệt cường kiện, còn là một cặp song sinh, bẩm sinh có tâm hữu linh tê! Một lần đó, thậm chí kinh động đến một vị Thái Thượng trưởng lão đã bế quan lâu ngày của Thánh tông tự tay rút ra hồn phách..."

Tiếp theo nàng thuận miệng nói mấy loại thể chất đặc thù, kết quả khi rơi vào tay Thánh tông đều giống nhau, từ nhục thân đến linh hồn đều được sắp xếp rõ ràng, vô cùng thê thảm.

Bùi Lăng càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, ngay lúc hắn bắt đầu cân nhắc có nên dứt khoát tự sát ngay bây giờ để bớt chịu tội hay không, Vụ Liễu đột nhiên sầm mặt lại, mắng: "Tên khốn Ngô Đình Hi này! Biết rõ ngươi có thể chất đặc thù, là vật liệu cực kì trân quý, lại còn dám dùng Ngũ Độc Chỉ tổn thương ngươi! Nếu hắn còn sống, ta nhất định phải tự mình rút gân lột da, đặt hồn phách của hắn trong đế đèn đốt hơn ba trăm năm!!!"

Cuối cùng bỗng nhiên đưa tay, hung hăng vỗ một chưởng vào sau cổ Bùi Lăng.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không biết cái gì nữa...

Cũng không biết qua bao lâu, hắn mê man tỉnh lại, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người vô cùng đau nhức, dường như đã nằm rất lâu nhưng khi đánh giá xung quanh, rõ ràng còn ở trong khoang Huyền Cốt Lăng m Chu.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, chật vật giãy giụa đứng dậy, nhanh chóng kiểm tra phát hiện vết thương do Ngũ Độc Chỉ đã hoàn toàn khỏi hẳn, quần áo trên người đã thay mới, hình như còn tắm rửa một cái.

Điều khiến da đầu hắn tê dại là, viên Dưỡng Nguyên Đan kia vẫn được nhét vào trong ngực hắn.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Hắn suy nghĩ một lát rồi hoạt động tay chân, sau đó đi tới cửa nín thở tập trung một lúc lâu, thấy cả trong lẫn ngoài đều rất yên tĩnh, lúc này mới cẩn thận mở ra một khe cửa.

Quan sát thấy bên ngoài không có người, Bùi Lăng rón rén đi ra ngoài, gõ cửa phòng Bùi Hồng Niên ở ngay bên cạnh.

Bùi Hồng Niên nhanh chóng đi tới mở cửa, sắc mặt hắn ta hơi tối tăm, nghi ngờ nói: "Ngươi làm gì trong phòng suốt nửa tháng? Sao ta gõ cửa lại không trả lời... Không phải ngươi vẫn luôn tu luyện chứ?"

"Nửa tháng?" Trong lòng Bùi Lăng giật mình, nói, "Đã qua nửa tháng rồi sao?"

"Xem ra ngươi thật sự tu luyện đến quên mình, quên thời gian." Bùi Hồng Niên vừa ao ước vừa ghen ghét, thấy xung quanh không có người, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Ngươi còn bao nhiêu Thối Cốt Đan trộm được từ chỗ Trịnh sư huynh?"

Bùi Lăng không quan tâm tới lời này, vội vàng hỏi: "Còn bao lâu nữa là đến Trọng Minh tông?"

"Sắp đến sơn môn rồi." Bùi Hồng Niên thuận miệng nói, "Ngươi bán cho ta mấy viên Thối Cốt Đan còn thừa lại được không? Tất cả mọi người là huynh đệ đồng tộc..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã xoay người rời đi, còn không buồn chào hỏi một câu.

Hắn còn nhớ rõ lời nói của Vụ Liễu trước khi hôn mê, bây giờ đâu có tâm trạng nói vớ vẩn với Bùi Hồng Niên?

Phải nhanh chóng nghĩ cách!

Vừa quay lại khoang của mình, Bùi Lăng đóng cửa lại, vừa xoay người, sắc mặt đã tái đi.

Lại có một nữ tử mặc lụa đen đội mũ rèm ngồi cạnh chiếc bàn trong cách đó không xa, đó là Lệ tiên tử!

Bùi Lăng như rơi vào hầm băng, đứng thẳng bất động ở sau cửa, cũng không dám thở mạnh.

Cách mũ rèm không thể nhìn thấy biểu cảm của Lệ tiên tử, trong phòng lập tức yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một lát sau, Lệ tiên tử đột nhiên đưa tay ra, ném một thứ về phía hắn. Bùi Lăng giật mình, tay mắt lanh lẹ đẩy nó ra.

Ngay lúc này, tiếng nhắc nhở đã lâu không gặp của hệ thống login: "Leng keng! Kiểm tra ra có đao pháp xa lạ ở ngoại giới, đang thu nhận sử dụng..."

Bùi Lăng: "..."

Hắn nhìn quyển sách bị mình đánh rơi một lúc, lại nhìn Lệ tiên tử vẫn ngồi ở đó, có cảm giác kích động muốn chết ngay tại chỗ.

"Luyện xong trong vòng mười ngày, nếu không, chết!" Lệ tiên tử nghiêm nghị phun ra một câu, xung tay áo một cái, cả người ầm ầm vỡ nát như bọt biển, chợt biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi nàng đi một lát, Bùi Lăng mới ngượng ngùng đi tới nhặt quyển sách kia lên.

Chỉ thấy trên trang bìa dùng vân triện viết bốn chữ "Huyết Sát đao pháp", thấy loại chữ triện cổ xưa này, sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị! Số tộc học vân triện mà Bùi thị thu thập được chỉ có hơn một trăm cái, nói cách khác...

Mở ra quyển sách thô sơ đơn giản này, Bùi Lăng thở dài.

Đúng vậy, hắn không nhận ra phần lớn chữ viết trên bộ đao pháp này, cũng nhìn không hiểu...

Cũng may lúc này hệ thống nói: "Leng keng! Hoàn tất thu nhận đao pháp xa lạ của ngoại giới, mời ký chủ đặt tên."

"Huyết Sát đao pháp." Hiếm khi nào Bùi Lăng nhìn hệ thống thuận mắt một lần, chỉ là trầm ngâm một lát, vẫn từ bỏ suy nghĩ để hệ thống tu luyện.

Chương 29: Trọng Minh tông (2)

Dù sao Huyền Cốt Lăng m Chu này thật sự quá nguy hiểm, nếu hệ thống thiểu năng này lại làm ra chuyện gì đó, hắn thật sự không dám nghĩ lại chọc ra rắc rối gì?

Bùi Lăng khép quyển sách lại giấu vào trong ngực, lúc này hắn cảm giác được toàn bộ thân thuyền hơi chấn động.

Không lâu sau, Bùi Hồng Niên ở sát vách đến gõ cửa: "Đã đến Trảm Trần đài, nhanh thu dọn đồ đạc đến boong tàu, đừng làm chậm việc của Lệ tiên tử."

Trước đó vì Bùi Lăng muốn chạy trốn đã thu thập đồ vật, nhưng lúc bị hệ thống điều khiển thân thể chạy tới tinh xá Bích Ngô viện, ngoại trừ số Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán đã dùng hết, lại không mang theo cái gì. Bây giờ ngoại trừ bộ quần áo trên người, cũng chỉ có một viên Dưỡng Nguyên Đan, một bản Huyết Sát đao pháp và Yếm Sinh Đao.

Cất Dưỡng Nguyên Đan và Huyết Sát đao pháp vào trong ngực, hắn cầm Yếm Sinh Đao, đi theo Bùi Hồng Niên đến boong tàu.

Đoạn đường này không có Hiểu Nghê và Vụ Liễu ở bên, cánh cửa ở hai bên hành lang lại rất yên tĩnh.

Rời khỏi khoang thuyền, Bùi Lăng liếc mắt nhìn qua, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong tầm mắt là một khoảng biển mây to lớn khó có thể tưởng tượng!

Biển mây cũng không bình tĩnh, dao động lăn lộn như giận như rít gào, từng tòa sơn phong cao thấp không đều như đá ngầm thấp thoáng trong biển, thoạt nhìn chi chít khắp nơi, khó mà tính toán.

Trong mây, ngoại trừ sơn phong ra còn có rất nhiều chim quý thú lạ tuỳ tiện bay lượn, đều là thứ Bùi Lăng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.

Nhất là một ngọn núi rừng xanh um tươi tốt, trên đỉnh mơ hồ có ánh lửa hiện ra bên bờ sơn phong, thân thể khổng lồ thoáng hiện trong mây mù, chỉ có một đoạn đuôi lại khuấy đảo biển mây xung quanh đỉnh núi kia như sôi trào, liên tục sôi trào mãnh liệt!

Lúc này Huyền Cốt Lăng m Chu đang phi hành trên khoảng biển mây mênh mông vô bờ này, trong chốc lát đã lái vào một sơn phong mơ hồ bị chen chúc thành trung tâm.

Ngọn núi này thấp hơn mấy ngọn núi chung quanh một đoạn, đỉnh núi bằng phẳng cứ như bị người ta gọt ra một đoạn, hình thành một quảng trường cực kì khổng lồ, lúc này đang có rất nhiều phi thuyền thay đi bộ đang lên lên xuống xuống

Vừa thấy Huyền Cốt Lăng m Chu, đã rối rít liên tục không ngừng nhường chỗ.

"Đây là Trảm Trần đài." Bùi Hồng Niên nhập tông mấy năm, sớm đã quen với cảnh vật ở Trọng Minh tông, lúc này cũng không chấn động như Bùi Lăng, chỉ thuận miệng giới thiệu, "Đệ tử mới đều sẽ tiến vào tông môn từ chỗ này, từ đây tiên phàm khác nhau. Tông môn lấy tên Trảm Trần, hy vọng chúng ta từ đây chặt đứt suy nghĩ thế tục, anh dũng tiến lên, vĩnh biệt phàm trần."

Hắn ta nói đến đây, đột nhiên ý thức được một chuyện, cau mày nói, "Đúng rồi, đám người Trịnh sư huynh sẽ sắp xếp ngươi như thế nào?"

Cùng lúc đó, trong lan can lầu ba của Huyền Cốt Lăng m Chu, Trịnh Kinh Sơn cũng đang cung kính xin chỉ thị: "Sư tỷ, đã tới tông môn, không biết phải sắp xếp Bùi Lăng kia như thế nào?"

Làn váy đen của Lệ tiên tử bay múa, chắp tay đứng phía trước cách hắn ta không xa, một lát sau mới lạnh như băng nói: "Để hắn đến ngoại môn."

"Vâng." Trịnh Kinh Sơn gật đầu, truyền âm phân phó Bùi Hồng Niên, "Dẫn Bùi Lăng đến ngoại môn!"

Một lát sau, Huyền Cốt Lăng m Chu lại bay thẳng lên trời, nhanh như điện đi sâu vào trong biển mây, Bùi Lăng bị thả trên Trảm Trần đài không nhịn được nhìn theo phương hướng kia một lát, hỏi: "Nơi đó là nội môn? Trông thật xa."

Tâm trạng Bùi Hồng Niên không tốt lắm, không để ý đến hắn, chỉ nói: "Đuổi theo."

Hắn ta dẫn theo Bùi Lăng xe nhẹ đường quen đến một tòa tiểu lâu hai tầng ở bên cạnh quảng trường, sau khi đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong trống rỗng được trang trí rất đơn giản, chỉ có một bà lão tóc bạc da mồi, trong tay cầm một bầu rượu, buồn ngủ nằm nghiêng trên ghế, không uống một ngụm nào.

Nghe thấy có người tiến vào cũng không định nhúc nhích, Bùi Hồng Niên cười làm lành tiến lên hành lễ: "Tiền bối, nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn Trịnh sư huynh, để tộc đệ Bùi Lăng của vãn bối vào ngoại môn."

"Mấy tiểu bối này, ngày nào cũng kiếm chuyện cho lão thân." Giọng nói bà lão kia hơi khàn, thở dài, cũng không thấy khó xử thật, chậm rãi ngồi dậy để lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại như có ma lực khiến người nhìn không thể rời ra được, bởi vậy hai huynh đệ đều mất hồn, ngơ ngác nhìn nàng không nói câu nào.

Bà lão đánh giá bọn họ một lát, thản nhiên mở miệng nói, "Đi theo lão thân."

Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên mới tỉnh táo, lấy lại tinh thần, sắc mặt đều hơi mất tự nhiên.

Đi theo bà lão rời khỏi tiểu lâu, lại thấy phía sau còn có một gian kiến trúc, nhìn bề ngoài cũng không lớn, sau khi đi vào lại phát hiện không gian bên trong lớn đến lạ thường.

Giữa không trung trôi nổi vô số đế đèn, mỗi ngọn đèn trong đài đều đốt một ngọn Huyết Diễm, cao thấp đan xen vào nhau, lít nha lít nhít.

Chương 30: Ngoài ý muốn (1)

Huyết Diễm lớn nhỏ không đồng đều, nhỏ nhất chỉ khoảng hạt đậu xanh, lớn nhất cao cao lơ lửng như nắng gắt giữa trời, Bùi Lăng căn bản không thể nhìn thẳng, càng không thể đánh giá thể tích một cách chính xác. Chỉ nhìn thoáng qua khóe mắt đã có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó.

Phía xa hơn là trên trăm bức chân dung sinh động như thật, nam nữ lão ấu đều có, thậm chí còn có một số bức tranh không hoàn toàn là người.

Bà lão kia vẫy tay, không biết một đế đèn bay đến từ nơi nào, không khác với rất nhiều đế đèn đang trôi nổi, từ tốn nói: "Nếu là tộc nhân Bùi thị, lại là Trịnh Kinh Sơn xác nhận, cũng không cần lãng phí thời gian làm những kiểm tra kia, ngươi cứ đi lên bái tổ sư, lấy thêm một giọt tinh huyết điểm vào Mệnh Hồn Đăng này, về sau sẽ là người Trọng Minh tông."

Bùi Lăng có mười vạn lần không muốn gia nhập vào loại tông môn nham hiểm này, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể trốn được nữa.

Chỉ có thể kiên trì tiến lên, dựa theo chỉ dẫn của bà lão, chia ra... Lần lượt dập đầu hành lễ cho tổ tông sư gia sáng lập, tổ sư gia các đời, đương kim Thái Thượng trưởng lão, đương kim tông chủ, cuối cùng cắt đầu ngón tay nặn ra một giọt máu tươi.

Giọt máu tươi rơi xuống đế đèn lập tức hóa thành một ngọn hỏa diễm, lớn hơn đậu xanh một chút, đại khái như hạt đậu nành.

Bà lão hỏi tên, sinh nhật, bát tự của Bùi Lăng, dưới đế đèn kia cũng theo đó xuất hiện từng dòng tình huống cặn kẽ, cuối cùng hiện ra một câu do ai dẫn vào Trọng Minh tông vào ngày nào tháng nào năm nào, chợt hóa thành một đạo lưu quang, thoát khỏi bàn tay của bà lão, bay vào giữa không trung, hòa vào trong rất nhiều đế đèn.

"Đã tiến vào Thánh tông." Bà lão kia liếc mắt cũng không để ý tới, lại vẫy tay để Bùi Lăng đi đến trước mặt, mệt mỏi dặn dò, "Về sau nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, nhất là người có xuất thân như ngươi, một khi vi phạm quy củ, hậu quả khó mà lường được... Hiểu rõ chưa?"

Bùi Lăng thận trọng nói: "Xin hỏi tiền bối, Trọng Minh tông... Thánh tông có những môn quy gì?"

Bà lão kia nói: "Vậy thì có rất nhiều, ngươi trở về tự xem đi."

Nói xong rút ra một quyển sách dày tròn ba tấc ở phía sau, nhét vào trong tay hắn, lời lẽ sâu xa nói, "Ngươi nhất định phải ghi nhớ từ đầu tới đuôi, nhớ kỹ, Thánh tông không giống nhà ngươi, nơi này môn quy nghiêm khắc, tông pháp vô tình."

"Vâng!" Bùi Lăng nghe vậy, cảm giác lo lắng lại rơi xuống.

Bởi vì cái gọi là không sợ nhiều quy củ, chỉ sợ không có quy củ.

Đối với loại người trong cẩu đạo như hắn, lắm quy định cũng không sao, chỉ cần có là theo, ngược lại có thể khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Chỉ sợ không có quy củ, mọi người đều thoải mái tùy ý, không kiêng nể gì cả, sẽ gặp tai họa trời giáng vào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Hắn cảm kích cảm ơn bà lão, vô cùng trân quý ôm lấy đống môn quy.

Dày như vậy, nhiều như vậy, có thể thấy Trọng Minh tông cân nhắc chu đáo chặt chẽ kỹ càng đến mức nào, trong lòng lập tức thấy vững vàng hơn.

Ra cửa, Bùi Hồng Niên thấy Bùi Lăng coi môn quy như trân bảo, không khỏi cười nhạo một tiếng.

"Tộc huynh, chẳng lẽ môn quy này chỉ dùng để trang trí?" Thái độ này của hắn ta khiến trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, vội vàng hỏi.

Bùi Hồng Niên lộ ra một vẻ mặt cổ quái, nói: "Sao có thể? Thánh tông vất vả biên soạn rất nhiều quy định như vậy, sao có thể chỉ dùng để trang trí."

Hắn ta đưa tay vỗ vai Bùi Lăng, "Chỉ là... Ôi, dù sao ngươi xem thì biết."

Không cho Bùi Lăng cơ hội hỏi nhiều, Bùi Hồng Niên chỉ cách đó không xa, "Điểm Mệnh Hồn Đăng xong, ngươi đã là ngoại môn đệ tử của Thánh tông, bước tiếp theo là đến Thứ Vụ đường nhận phục sức minh bài cùng mấy thứ của ngoại môn đệ tử. Chúng ta đi nhanh lên, dù sao trong Thứ Vụ phong đều là người ngoài không thể ở lại, nếu đến đêm người của Thứ Vụ đường còn ở lại đây, đều coi là vi phạm môn quy! Đó không phải chuyện đùa."

Bùi Lăng nghe vậy lập tức nghiêm nghị, vội nói: "Được!"

Hai huynh đệ bước nhanh hơn đến cổng Thứ Vụ đường, chỉ thấy Thứ Vụ đường này chiếm diện tích rộng lớn, được xây dựng cao lớn nguy nga, xung quanh trồng rất nhiều hủy mộc, số lượng người ra vào cũng rất nhiều.

Điều khiến người khác chú ý nhất là, lại có hai U Hồn trôi nổi cạnh cửa.

Thoạt nhìn là nam tử kiên cường cao lớn vạm vỡ, cao ba trượng, trên người mặc chiến giáp, một người cầm chùy, một người khiêng đao, trên khuôn mặt trắng bệch không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ dùng con ngươi đen nhánh lạnh băng nhìn chăm chú đám người đi qua đi lại.

Bùi Lăng thấy bọn họ liền nhớ đến Hiểu Nghê, Vụ Liễu, da mặt không khỏi giật giật, không dám nhìn nhiều, đi theo sau lưng Bùi Hồng Niên vào trong.

Chương 31: Ngoài ý muốn (2)

Đi vào là một đại sảnh cực kì rộng lớn, trong sảnh rộn ràng hơi náo nhiệt, chỉ là tất cả mọi người vội vàng đi qua đi lại, dáng vẻ như rất bận rộn.

Bùi Hồng Niên cũng không muốn chậm trễ, sải bước dẫn theo hắn đến nơi hẻo lánh, sau khi tìm một đệ tử phụ trách nói rõ tình huống, đối phương nhanh chóng mang đến một bộ quần áo của ngoại môn đệ tử, một túi trữ vật lớn khoảng nắm đấm cùng một đoạn xương ngón tay.

Quần áo và túi trữ vật thì cũng thôi, hình như xương ngón tay kia là người thật, cầm trong tay dần ấm áp, thậm chí còn có thể hơi động đậy, thật sự khiến người ta cảm thấy rùng mình.

"Đây là minh bài của ngươi." Bùi Hồng Niên cầm xương ngón tay giữa lên, chỉ vào hai chữ "Bùi Lăng" không biết được khắc lên trên từ khi nào, cẩn thận dặn dò, "Đây là thứ quan trọng nhất trên người ngươi, dù thế nào cũng không được đánh mất! Dù sao pháp trận tông môn nhận lệnh bài không nhận người, có nhiều chỗ một khi đi nhầm vào lại không có minh bài, chết cũng là chết vô ích."

Bùi Lăng không khỏi nghiêm nghị, vội vàng giấu vào trong ngực như giấu trân bảo.

"Tốt, hiện tại không còn sớm nữa." Sau khi rời khỏi Thứ Vụ đường, Bùi Hồng Niên ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, "Chúng ta đi tìm chỗ ở của ngươi trước."

Nói xong, cẩn thận lấy ra một cái thuyền giấy khoảng hai tấc từ trong tay áo, là cái loại giống như thuyền của đám hài tử bình thường xếp chơi, nhưng lúc ném ra trước mặt, thuyền giấy lại nhanh chóng biến lớn, chỉ ngắn ngủi hai ba lần hít thở, đã hóa thành cỡ chiếc thuyền ô bồng dân gian.

Sau khi Bùi Hồng Niên dẫn Bùi Lăng đi lên, bắt pháp quyết, thuyền giấy chậm rãi rời khỏi mặt đất, trôi nổi rời khỏi Thứ Vụ phong, bay đến một ngọn núi cao gầy cách đó không xa.

Tốc độ chiếc thuyền giấy này vững vàng, tất nhiên cách biệt một trời một vực với Huyền Cốt Lăng m Chu, hoàn toàn không thể so sánh được, nhưng Bùi Lăng căn bản không có tâm trạng cũng không có cơ hội thưởng thức phong cảnh khi ở trên Huyền Cốt Lăng m Chu. Dù lúc này có thời hạn mười ngày treo cao trên đầu, nhưng có hệ thống làm cơ sở, trong lòng Bùi Lăng không hề hoảng hốt, ngược lại còn rảnh rỗi đưa mắt nhìn quanh.

"Tộc huynh, phía dưới biển mây này là cái gì?" Bùi Lăng thưởng thức biển mây cuồn cuộn một lát, không nhịn được chỉ vào dưới chân hỏi, "Có những nơi nào?"

Bùi Hồng Niên liếc nhìn hắn, vẻ mặt hơi quỷ dị: "Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, về sau tự đi xem một chút không phải được rồi sao?"

Bùi Lăng phát hiện không đúng, cười khan một tiếng đổi chủ đề: "Đúng rồi, tộc huynh, đợi lát nữa chúng ta phải đến ngọn núi có tên không? Gọi là gì?"

Bùi Hồng Niên mỉm cười kỳ quái, đang muốn trả lời, lúc này một con Thái Vũ Phượng Điểu đột nhiên xông tới từ bên cạnh, liều lĩnh đâm vào trên thuyền giấy.

"Thuyền của ta!" Bùi Hồng Niên lập tức thay đổi sắc mặt, vừa bấm niệm pháp quyết ổn định chiếc thuyền giấy đang lắc lư vì đột nhiên chịu công kích, vừa quát, "Đây là phượng điểu nhà ai, lại lỗ mãng như vậy?!"

Hình như con phượng điểu này cũng đâm đến hơi choáng đầu, sau khi lắc lắc đầu, đột nhiên giương cánh ra, tốc độ nhanh đến mức lạ thường, đảo mắt đã biến mất trong biển mây.

Đến đi cực nhanh, nếu không phải trên thuyền giấy bị rách một cái lỗ lớn, thật sự khiến người ta nghi ngờ tình cảnh vừa rồi có xảy ra thật hay không?

Bùi Lăng hoảng sợ đứng nhìn, nói: "Tộc huynh, những phi cầm này lại không cẩn thận như thế?"

Vừa nãy hắn còn cảm thấy, thật ra thuyền giấy này của Bùi Hồng Niên cũng không tệ lắm.

Lúc này phát hiện thuyền giấy cũng chỉ là thuyền giấy, thật sự quá không an toàn.

"..." Sắc mặt Bùi Hồng Niên không vui, nói, "Đám phế vật ở Ngự Thú phong kia, cũng không biết dạy bảo đám súc sinh lông lá này như thế nào?"

Còn chưa nói hết câu, thân thuyền lại lay động một trận.

Hai huynh đệ vô thức quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện con phượng điểu vừa rồi lại đến nữa!

Lần này nó còn gian trá hơn vừa rồi, lại lặng lẽ ẩn núp gần đó, lúc này mới ngang nhiên ra tay, một lần nữa đụng hỏng một phần thuyền giấy.

"Đáng chết!" Bùi Hồng Niên thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vừa sợ vừa nghi ngờ, "Đây là ai đang cố ý nhằm vào ta?!"

Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, đã thấy quanh đây chỉ có biển mây cuồn cuộn, sau khi con phượng điểu kia công kích, lại lặng yên ẩn nấp đi.

Với tu vi của Bùi Hồng Niên, trong chốc lát lại không phát hiện được tung tích của đối phương.

"Tộc huynh có thể nhanh lên không?" Bùi Lăng nhìn đến hãi hùng khiếp vía, dù sao hắn mới là Luyện Khí tầng bốn, cũng không biết bay, bây giờ còn một khoảng nữa mới đến ngọn núi phía trước, nếu thuyền giấy có nguy hiểm, hắn không biết Bùi Hồng Niên có cách nào không, dù sao hắn chỉ có thể ngã xuống.

"Khốn kiếp! Nếu có thể nhanh, lão tử lại muốn chậm sao?" Sắc mặt Bùi Hồng Niên xanh xám, quát, "Ngươi..."

Còn chưa dứt lời, thân thuyền lại lay động dữ dội.

Chương 32: Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (1)

Con phượng điểu kia lại đến nữa!

Lần này, thậm chí nó còn dùng sức mổ mấy cái vào mạn thuyền sau khi đụng, rồi mới thản nhiên vỗ cánh bay đi.

Bùi Hồng Niên nhìn thuyền giấy đầy vết thủng, vành mắt sắp nứt ra! Nhưng hắn ta lăn lộn ở Trọng Minh tông mấy năm cũng không phải toi công, vào lúc mấu chốt, cũng không phải không có năng lực quyết đoán, lập tức nghiêm mặt suy tư một lát, bỗng nhiên nói: "Bùi Lăng ngươi ngồi vững!"

Nói xong không đợi Bùi Lăng mở miệng, đã kết pháp quyết, chỉ thấy thuyền giấy không quan tâm hư hại, đột nhiên bị cưỡng ép gia tốc, xông về ngọn núi phía trước.

Vốn con phượng điểu kia đang thoải mái nhàn nhã ẩn thân ở bên cạnh, thấy thế khẽ giật mình, chợt vỗ cánh đuổi theo.

Trong quá trình này, chim phượng ỷ vào ưu thế vào thiên phú chủng tộc, liên tục công kích thuyền giấy, nghiễm nhiên cứ như có thâm cừu đại hận. Chẳng mấy chốc thuyền giấy đã bắt đầu lung lay sắp đổ, thậm chí Bùi Lăng còn có thể nghe thấy tiếng động thuyền giấy bắt đầu tan ra thành từng mảnh. Trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, trước mắt lại không làm được gì hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền giấy đột nhiên nổ tung lúc lướt qua một khoảnh sơn lâm.

Hắn và Bùi Hồng Niên bị một luồng sóng khí chợt quăng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống.

Một đường đập gãy không biết bao nhiêu nhánh cây lá cây, cuối cùng ngã mạnh xuống cánh rừng mềm mại!

"Phì, phì... Khụ... Khụ khụ..." Bùi Lăng chật vật không chịu nổi, ho khan bò dậy từ dưới đất, trước tiên xác nhận đồ vật của mình, nhất là minh bài vẫn còn.

Trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng bước chân lộn xộn.

"Tôn sư tỷ, ngay ở phía trước." Bùi Lăng không ngừng nghi ngờ, vội vàng nắm chặt Yếm Sinh Đao, giấu ra sau một gốc cây gần đó, ngay sau đó lại nghe được một người vội vàng kêu lên, "Lần này nhất định phải bắt được tên phế vật Bùi Hồng Niên kia!"

"Đúng! Nhất định phải bắt hắn nhận tội với sư tỷ tử tế!"

"Chỉ là nhận tội chẳng phải quá nhẹ nhàng với hắn sao? Phải bắt hắn lấy hết những thứ Bùi gia phụ cấp cho, mua bộ váy Nguyệt Nghê kia cho sư tỷ mới được!"

Theo tiếng bàn tán ồn ào xôn xao, một nhóm năm sáu người xuất hiện trong tầm mắt, là mấy ngoại môn đệ tử trẻ tuổi trên dưới hai mươi vây quanh một thiếu nữ váy hồng.

Dáng vẻ thiếu nữ kia không tệ, khuôn mặt cũng có mấy phần tư sắc, ăn mặc điềm đạm đáng yêu, trên vẻ mặt lại hơi kiêu căng.

"Ánh Lan sư muội, lại là ngươi?" Bùi Lăng còn chưa nghĩ ra phải đối phó như thế nào, Bùi Hồng Niên cách đó không xa cũng chật vật bò dậy từ dưới đất, mặt mũi đầy vẻ khổ sở nghênh đón, "Vì sao ngươi lại để phượng điểu kia công kích thuyền giấy của ta? Ngươi biết rõ ta đã dùng hết số linh thạch trong mấy năm nay để mua Phù khí cho ngươi, thuyền giấy này là nương ta ở trong tộc bớt ăn bớt mặc tròn một năm, vụng trộm giấu năm mươi viên linh thạch mới..."

Còn chưa nói hết câu, Tôn Ánh Lan đã đưa tay tát một cái.

Bùi Lăng: "..."

Đám người đi theo Tôn Ánh Lan đều rối rít vỗ tay khen hay, thậm chí khuyến khích Tôn Ánh Lan đánh thêm mấy cái.

Bùi Hồng Niên bị đối xử như vậy ngay trước mặt mọi người lại không tức giận, ngược lại đau thương nói: "Ngươi luôn đối xử với ta như vậy, ngươi..."

"Ngươi có cơ hội đi theo nội môn Trịnh sư huynh ra ngoài làm việc, lúc trở về còn ngồi Huyền Cốt Lăng m Chu của chân truyền Lệ tiên tử, vì sao không dẫn ta theo?!" Tôn Ánh Lan tỏ ra điêu ngoa ngắt lời, "Trong lòng ngươi căn bản không có ta!"

"Không phải như vậy..."

Tôn Ánh Lan lại ngắt lời hắn ta: "Ngươi luôn miệng nói thích ta, luôn miệng nói có thể làm mọi thứ cho ta. Kết quả thì sao? Có cơ hội thân thiết với nội môn sư huynh, có cơ hội xuất hiện trước mặt Lệ tiên tử, ngươi chỉ nghĩ đến chính ngươi! Ta tức giận như vậy, cũng không trực tiếp ra tay với ngươi, chỉ trút giận vào thuyền giấy của ngươi mà thôi!"

"Ngươi thì sao?"

"Chỉ là một cái thuyền giấy năm mươi linh thạch, ngươi lại coi trọng nó hơn ta!"

"Ngươi là đồ thay lòng đổi dạ!"

Nàng càng nói càng tức, không nhịn được lại vung tay lên tát – chỉ là lần này chưa chạm đến khuôn mặt Bùi Hồng Niên, lại bị người bên cạnh túm chặt lấy cổ tay, không thể tiếp tục đánh xuống.

Bùi Lăng im lặng nhìn Bùi Hồng Niên, lúc này mới từ tốn nói với Tôn Ánh Lan: "Những năm gần đây tộc huynh ta tốn linh thạch mua Phù khí cho ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn chưa gả vào Bùi gia, tham lam thế này có phải hơi khó coi rồi không?"

Mặc dù quan hệ của hắn và Bùi Hồng Niên không tốt, lúc ở trên Huyền Cốt Lăng m Chu, tộc huynh này còn ý đồ chơi ngáng chân hắn, nhưng hắn mới đến, còn cần Bùi Hồng Niên giúp đỡ tìm chỗ ở, cũng không có thời gian nhìn nữ tử đào mỏ này chơi sáo lộ.

"Ngươi!"

Chương 33: Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (2)

Tôn Ánh Lan cũng là Luyện Khí tầng bốn, vùng vẫy một lúc lại không giãy được, sắc mặt hơi thay đổi nhìn về phía Bùi Hồng Niên, "Hắn là ai?! Ngươi cứ đứng nhìn người trong tộc ngươi bắt nạt ta vậy sao?!"

"Bùi Lăng, ngươi nhanh buông tay!" Bùi Hồng Niên không để nàng thất vọng, lập tức mở miệng quát lớn, "Không được vô lễ với Ánh Lan sư muội!"

Lại quay sang lấy lòng Tôn Ánh Lan, "Đây là tộc đệ nhánh bên của nhà ta, hắn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, Ánh Lan sư muội đừng chấp nhặt với hắn!"

Mẹ nó, sao cho tới bây giờ hắn không phát hiện tông tử trong tộc lại liếm cẩu (1) như thế?!

(1) 舔狗 /liếm cẩu: ý chỉ những người không có chủ kiến, phấn đấu chỉ chực chờ nịnh nọt, tâng bốc người khác

Bùi Lăng buông tay ra, trong mắt Tôn Ánh Lan kia lóe lên vẻ tàn khốc, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, còn muốn tát hắn một cái.

Chỉ là thấy Bùi Lăng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, nghĩ đến lời nói và hành động của người này, sắc mặt không có chút thay đổi nào với mình, trong lòng e sợ, cuối cùng không dám nữa, lại đẩy hết lửa giận ngập trời về phía Bùi Hồng Niên: "Ngươi là Bùi gia tông tử, lại không quản được một tộc đệ nhánh bên sao? Ngươi căn bản đang cố ý!!!"

Bùi Lăng kiềm chế tính tình đứng ở bên cạnh, nhìn Bùi Hồng Niên nhẫn nhục phục tùng cả nửa ngày, cuối cùng đồng ý một tháng tiếp theo sẽ không tu luyện, đặc biệt chuyên tâm vẽ phù lục cho Tôn Ánh Lan mới miễn cưỡng giải quyết được rắc rối... Hắn cũng hiểu được nguyên nhân, rõ ràng tộc huynh này có thiên phú không kém, lại được gia tộc đưa vào Trọng Minh tông từ sớm, hàng năm gia tộc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để dành được tài nguyên giúp đỡ hắn ta tu hành, lại bị mình tuỳ tiện đuổi kịp tu vi...

Mẹ nó, tên ngu này, không cứu nổi!

"Ngươi đi dọc theo khu rừng này ra ngoài, sẽ nhìn thấy một con đường, đi dọc theo con đường lên núi sẽ thấy Chư Sự đường ở Hòe m phong này, tới đó tự chọn chỗ ở là được." Bùi Hồng Niên dỗ dành Tôn Ánh Lan, cũng không có tâm trạng quản tộc đệ, thuận miệng nói cho hắn biết, "Ta ở khu Phong Nam, trong viện có một cây hòe lớn, có việc gì thì đi tìm ta, ta đưa Ánh Lan sư muội về trước."

Bùi Lăng đã sớm chờ không nổi không cần hắn ta nói lần thứ hai, vội xoay người rời đi.

Đi ra ngoài một quãng, còn có thể nghe thấy Tôn Ánh Lan cố ý lớn tiếng hờn dỗi: "Ta không thích tộc đệ này của ngươi, sau này không cho phép ngươi giúp hắn nữa!"

Bùi Hồng Niên: "Được được được... Tất cả đều nghe theo ngươi!"

Bùi Lăng: "..."

Ngươi mẹ nó thật sự không cứu nổi!

Sau một lúc lâu, hắn tìm tới Chư Sự đường, nam đệ tử phụ trách nghe hắn nói xong, đầu tiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng mới đưa hắn đến trước một sa bàn khổng lồ ở bên trong, vừa cười vừa nói: "Vị sư đệ này, bây giờ không phải thời điểm đệ tử mới nhập tông, dù có chỗ ở nhưng cao thấp không đều, trông sư đệ tuấn tú lịch sự, chỗ ở bình thường không đủ linh khí, sợ sẽ chậm trễ việc tu luyện của sư đệ?"

"Đa tạ sư huynh." Đương nhiên Bùi Lăng muốn ở chỗ tốt một chút, nhưng bây giờ trong túi của hắn không có một viên linh thạch nào, chỉ có thể giả vờ không hiểu ám chỉ của đối phương, "Ta xuất thân bần hàn, chỉ cần có chỗ ở là được."

Nam đệ tử chưa từ bỏ ý định hỏi: "Một viên linh thạch cũng không có? Có nhiều chỗ trông không khác biệt lắm, nhưng thật ra ở lâu mới biết được chỗ khác biệt, không phải sư huynh nói khoác, từ trên xuống dưới Hòe m phong này..."

"Nếu không sư huynh cho ta mượn một viên linh thạch?" Bùi Lăng suy nghĩ, hỏi, "Ta cam đoan về sau nhất định..."

"Vậy ngươi ở nơi này đi, sau khi đi qua cứ dùng minh bài mở cấm chế là được." Nam đệ tử không nói hai lời chỉ một vị trí trên sa bàn, bấm niệm pháp quyết đánh vào minh bài của Bùi Lăng, "Vậy được rồi, không có chuyện gì khác thì ngươi có thể đi!"

Bùi Lăng thấy thái độ của vị sư huynh này, chuẩn bị sẵn tâm lý bị sắp xếp cho một căn phòng đổ nát, ai biết đến lúc xem xét, mặc dù cách các căn phòng khác một đoạn đường, nhưng bốn phía cỏ cây xanh um, trước cửa có dòng suối róc rách, ong bay bướm múa, cũng có vẻ tĩnh mịch xinh đẹp.

Lại thấy phòng ốc cũng sáng sủa sạch sẽ, quét dọn không có chút bụi.

Chẳng lẽ mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?

Hay là Trọng Minh tông tài đại khí thô, chỗ ở kém nhất cũng là tiêu chuẩn này?

Bùi Lăng hơi nghi hoặc, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, lấy minh bài mở cấm chế đi vào trong, chỉ thấy bên trong bày biện xinh đẹp, nhìn từ đồ vật bày biện, nơi này đã có ba người, lúc này đều không ở đây.

Hắn đi vòng quanh một lượt, lại không kịp chờ đợi lấy môn quy ra.

Phần mở đầu của môn quy Trọng Minh tông đại khái giới thiệu lai lịch tông môn, lúc mới bái kiến tổ sư đã nghe bà lão kia nhắc đến mấy câu về việc này, Bùi Lăng lại trực tiếp nhảy qua, tiếp theo nói đến một vài phúc lợi của ngoại môn đệ tử.

Chương 34: Nói về việc tu dưỡng bản thân của Ma môn đệ tử

Ngoại trừ những thứ nhận được ở Thứ Vụ đường, ngoài việc có thể tu luyện, còn được miễn phí lựa chọn một kỹ nghệ. Ví dụ như đúc khí, luyện đan, vẽ phù, quản lý linh thực, ngự thú... Cần tự đến lớp ở ngọn núi tương ứng.

Về phần công pháp, ngoại môn đệ tử tu luyện Đoán Cốt quyết, không có gì khác với tổ truyền của Bùi gia, cách mỗi nửa tháng sẽ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ truyền thụ điểm mấu chốt của các vấn đề ở tất cả đỉnh núi, đến lúc đó lên núi nghe là được.

Ngọn núi mà hắn đang đứng là Hòe m phong, một trong những ngọn núi ngoại môn, mỗi ngọn núi đều có Chư Sự đường phụ trách công việc trong núi.

Ngoại trừ Chư Sự đường sắp xếp chỗ ở, còn thiết lập Chư Pháp các cất giấu rất nhiều công pháp, pháp thuật chuẩn bị cho ngoại môn đệ tử của Trọng Minh tông, Đoán Cốt quyết cũng ở trong đó, nhưng ngoại trừ Đoán Cốt quyết, những cái khác đều phải mua bằng linh thạch.

Mặt khác còn thiết lập Bách Bảo lâu, quanh năm cung cấp Phù khí, phù lục, đan dược cùng rất nhiều thứ cần thiết cho tu luyện và đấu pháp, nơi này ngoại trừ thu linh thạch, cũng có thể dùng thành phẩm hoặc là vật liệu để định giá giao dịch.

Cuối cùng là Tụ Linh đại trận, lúc xây dựng đã có nội môn trưởng lão am hiểu trận pháp tự ra tay xếp đặt, dựa vào địa thế của Hòe m phong, tương ứng với ngôi sao, hạ câu địa mạch. Trong điều kiện tiên quyết không làm ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường của đệ tử trên núi, trên ngọn núi có một thánh địa tu luyện ngưng tụ thiên địa linh khí với trình độ lớn nhất.

Nhưng trong môn quy có nhắc nhở, nơi đây phí tổn cao, không đề nghị sử dụng thường ngày, nên dùng vào lúc đột phá sẽ phù hợp hơn.

Bùi Lăng đọc lướt nhanh như gió, cuối cùng thấy được phần chính của môn quy.

Hắn thở sâu, trong lòng mong đợi tập trung xem kỹ, chỉ thấy giấy trắng mực đen trực tiếp nói rõ: "Bản môn nghiêm cấm đệ tử âm thầm đánh nhau, nếu có vi phạm, chỉ cần là người ra tay trước tiên, không quan tâm lý do, đệ tử tạp dịch xem tình huống phạt trong khoảng từ 30 đến 100 linh thạch hạ phẩm; ngoại môn đệ tử xem tình huống phạt từ 100 đến 300 linh thạch hạ phẩm; nội môn đệ tử xem tình huống phạt từ 30 đến 100 linh thạch trung phẩm..."

"Chỉ cần ra tay trước sẽ bị phạt linh thạch? Không hỏi lý do?" Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, "Mẹ nó sớm biết vậy vừa rồi tuyệt đối không động vào nữ nhân kia, nàng không đi tố cáo ta chứ?"

Hắn vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy môn quy chi tiết không bỏ sót quy định một đống chuyện âm thầm gây rối, ăn cắp nhục mạ cùng đủ loại xử phạt thông thường, toàn bộ lấy linh thạch mà tính toán. Cuối cùng đã đến phần quan trọng nhất: "Chỉ cần đệ tử đánh nhau gây ra tổn hại, tạp dịch đệ tử xem tình huống phạt từ 200 đến 500 linh thạch hạ phẩm; ngoại môn đệ tử xem tình huống phạt từ 2000 đến 5000 linh thạch hạ phẩn; nội môn đệ tử..."

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức thay đổi: "Chỉ phạt linh thạch? Không phạt cái khác???"

Sau đó, hắn càng xem sắc mặt càng tái nhợt: Chẳng những khiến đồng môn tàn phế có thể dùng linh thạch giải quyết, ngay cả giết chết đồng môn cũng chỉ gia tăng mức linh thạch mà thôi.

Thậm chí còn thân thiết nới lỏng kỳ hạn giao nộp: Việc nhỏ nộp hết trong vòng mười ngày, đánh tàn phế nộp hết trong vòng một tháng, đánh chết càng lợi hại hơn, nộp hết tiền phạt trong vòng ba tháng, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nói tóm lại, Thánh tông thật sự có rất nhiều quy củ, quy định chi tiết không bỏ sót, nhưng chỉ cần ngươi có linh thạch, có đủ linh thạch, tất cả các môn quy đã bị phá hỏng, đều có thể dùng linh thạch để giải quyết!

Nếu nói sự trừng phạt thật sự duy nhất, nếu đến kỳ hạn cuối cùng còn không thể nộp hết tiền phạt.

Vào lúc này, Trọng Minh tông mới thay đổi vẻ cần tiền đến chết, lộ ra tác phong bá đạo thật sự thuộc về Ma đạo: Nhục thân đưa về Linh Thực phong làm thành phân bón; nhục thân cường hãn cho Chú Khí phong làm nguyên liệu; tinh huyết... Hồn phách... Lục phủ ngũ tạng... Toàn bộ đều được sắp xếp rõ ràng, bảo đảm Thánh tông sẽ không lỗ vốn.

"Ta mẹ nó..." Cảm giác an toàn lúc Bùi Lăng vừa cầm được môn quy đã tan thành mây khói, thay vào đó là cảm giác sợ hãi sâu sắc, cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao bà lão kia khuyên hắn, nói loại xuất thân như hắn nhất định phải cẩn thận ở tông môn, bây giờ hắn không có một viên linh thạch nào!

Dựa theo quy củ của Trọng Minh tông, hắn còn không có cả tư cách mắng người khác một câu – dù sao ngoại môn đệ tử nhục mạ đồng môn cũng có khởi điểm là ba viên linh thạch hạ phẩm.

Dùng tay run rẩy đóng lại môn quy, Bùi Lăng lại nghĩ tới lúc trước từng nghe nói đủ loại hung tàn hành vi của đệ tử Trọng Minh tông, hắn đột nhiên nghi ngờ, sở dĩ những đệ tử kia động một tí huyết tẩy cả tộc, huyết tẩy ba ngàn dặm, không vì tu luyện ma công tâm tính hung tàn, táo bạo dễ giận mà vì không có tiền!

Chương 35: Dụng tâm hiểm ác (1)

Cho nên tùy tiện mượn cớ diệt môn vớt vát chỗ tốt.

Dù sao dưới loại môn quy nham hiểm này, linh thạch là thứ nhất định phải có để giải quyết mọi việc!

Ngay lúc Bùi Lăng hãi hùng khiếp vía, gian ngoài truyền đến tiếng động, hắn vội vàng đứng lên đi đến bên cửa sổ xem xét, chỉ thấy cấm chế mở ra, ba người chiều cao không đồng nhất cùng đi vào, nhìn hắn qua lớp cửa sổ, người vóc dáng lùn nhất khẽ nhíu mày: "Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây?"

"Thành An!" Người vóc dáng tầm trung đè vai của hắn ta, ánh mắt lướt qua Yếm Sinh Đao cách Bùi Lăng không xa, con ngươi hơi co lại, ra hiệu đồng bạn yên tâm đừng vội, cười nói với Bùi Lăng, "Xin hỏi vị sư đệ này là?"

"Chào ba vị sư huynh." Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, ôm quyền nói, "Ta tên Bùi Lăng, là ngoại môn đệ tử mới nhập môn."

"Bùi Lăng?" Người kia hơi ngạc nhiên, "Hiện tại cũng không phải là lúc đệ tử mới nhập môn, ngươi vào bằng cách nào?"

Lại tự giới thiệu mình, "Ta tên Lý Tư Quảng, Luyện Khí tầng bốn."

Lại chỉ hai đồng bạn một cao một thấp ở bên cạnh, tên là Chu Di và Miêu Thành An, tu vi là Luyện Khí tầng bốn và Luyện Khí tầng năm.

Bùi Lăng thấy thái độ của bọn họ cũng bình thản, cảm thấy hơi yên tâm, nói: "Là nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn Trịnh sư huynh sắp xếp, trước đó chân truyền Lệ tiên tử dẫn theo Trịnh sư huynh còn có tộc huynh Bùi Hồng Niên của ta đến Lộc Tuyền thành làm nhiệm vụ, sau khi ngẫu nhiên gặp phải đã dẫn ta đến Thánh Tông, việc ta vào Thánh Tông cũng do Trịnh sư huynh sắp xếp."

"Ta đã biết, là việc La trưởng lão kia." Lý Tư Quảng nghe vậy ánh mắt lóe lên, trao đổi lấy ánh mắt với Chu Di, Miêu Thành An lại thốt ra, "Nhưng Lệ tiên tử thì cũng thôi, tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia cũng xứng chạm vào thành anh chi pháp?"

Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, hình như địa vị của Trịnh Kinh Sơn ở Trọng Minh tông cũng không giống tưởng tượng lắm?

"Sư đệ đừng trách, Thành An có vị đích huynh cũng ở nội môn, cũng là một trong mười ba mạch chủ của nội môn giống Trịnh sư huynh, lúc trước có chút xung đột." Lý Tư Quảng chú ý tới vẻ mặt hắn, mỉm cười trấn an, "Thành An còn trẻ hơi bộc tuệch, xin sư đệ đừng để trong lòng."

"Sư huynh yên tâm, sư đệ không phải người hay lắm miệng." Lúc này Bùi Lăng mới thoải mái, lại nghe Lý Tư Quảng nói: "Sư đệ mới đến, không biết có chỗ nào bất tiện không? Thật không dám giấu giếm, tổ phụ ta là Lý Bình một trong những ngoại môn trưởng lão, ngày thường việc nhỏ từ trên xuống dưới Hòe m phong này, đều có thể nói một câu là giải quyết."

Chu Di cũng nói theo: "Tỷ tỷ trong tộc ta cũng là một trong những chân truyền, sư đệ đã quen biết Lệ tiên tử, về sau đều là người mình."

Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng khẽ động, hình như hai người này đang thử thăm dò mối quan hệ của mình và Lệ tiên tử?

Chỉ là chưa được Lệ tiên tử cho phép, Bùi Lăng cũng không dám lấy tên tuổi của đối phương.

Dù sao việc hắn vào ngoại môn, mặc dù Bùi Hồng Niên nói là Trịnh Kinh Sơn truyền âm phân phó, nhưng ngay trước khi đến Trảm Trần đài, Lệ tiên tử muốn hắn luyện thành Huyết Sát đao pháp trong vòng mười ngày, nếu không định giữ hắn ở lại trong tông, cần gì mở miệng vào lúc này?

Có thể thấy, thật ra việc để Bùi Lăng nhập tông là ý của Lệ tiên tử, nhưng lại để Trịnh Kinh Sơn ra mặt, tám phần mười là không hy vọng bên ngoài biết nàng có quan hệ với hắn.

Bùi Lăng không dám mạo hiểm chọc Lệ tiên tử tức giận ngay lúc này, lập tức nói: "Chu sư huynh hiểu lầm, ta xuất thân hàn vi, sao có tư cách quen biết Lệ tiên tử? Chỉ là may mắn được Trịnh sư huynh coi trọng mà thôi."

"Sư đệ cần gì tự coi thường mình?" Lý Tư Quảng nghe vậy, nụ cười không thay đổi, nói, "Mọi người đều biết, Trịnh sư huynh luôn cung kính với Lệ tiên tử, nếu lúc đi ra ngoài không được Lệ tiên tử cho phép, sao hắn dám tự tiện dẫn ngươi về?"

"Có lẽ là vì Lệ tiên tử ở lại sân dành cho khách của nhà ta mấy ngày, cho nên lúc Trịnh sư huynh dẫn ta theo, nàng mới không để ý?" Bùi Lăng phủ nhận, "Nhưng việc ta vào tông, là do Trịnh sư huynh phân phó."

Lý Tư Quảng nghe vậy, vẻ mặt hơi sâu xa, đột nhiên chỉ vào Yếm Sinh Đao nói: "Chuôi đao này của sư đệ hơi quen mắt?"

Bùi Lăng cũng không giấu diếm: "Đây là Trịnh sư huynh ban tặng."

"Quả nhiên là Yếm Sinh Đao!" Ánh mắt Miêu Thành An thoáng qua vẻ hung hăng, lúc này không nhịn được nói, "Năm đó Trịnh Kinh Sơn nổi tiếng đánh khắp ngoại môn không có địch thủ, trên thực tế còn không phải ỷ vào có binh khí lợi hại sao? Nghe nói đao này vô cùng sắc bén, hơn nữa còn..."

Chu Di càng trực tiếp hơn, nói: "Bùi sư đệ, ngươi ra giá đi, ta muốn thanh đao này!"

Bùi Lăng nhíu mày: "Xin lỗi Chu sư huynh, đây là Trịnh sư huynh ban tặng, không tiện bán trao tay. Hơn nữa, ta cũng cần dùng, không định bán đi."

Chương 36: Dụng tâm hiểm ác (2)

"Trịnh Kinh Sơn?" Sau khi xác định Bùi Lăng không có chỗ dựa mà bọn họ không chọc nổi, ba người hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, Miêu Thành An lập tức cười lạnh thành tiếng, "Nếu không phải dựa vào việc Lệ tiên tử còn nhớ mối quan hệ họ hàng xa, loại phế vật như hắn có thể ngồi vững vị trí nội môn mạch chủ sao?! Ngươi lấy hắn ra để dọa chúng ta, thật sự buồn cười!"

"Chu sư huynh tốt bụng, còn muốn ra giá."

Hắn ta nói xong, trực tiếp đưa tay tới, quát, "Còn ta coi trọng đao của ngươi là may mắn của ngươi."

Bùi Lăng vội vàng nắm chặt Yếm Sinh Đao nhảy lùi lại, vừa hoảng vừa sợ nói: "Các ngươi dám vi phạm môn quy?!"

"Môn quy?" Ba người nhìn nhau, đều cười ha ha, "Đúng là Thánh tông có quy củ nghiêm khắc, nhưng nơi đây vắng vẻ, dù là tuần tra đệ tử cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa một lượt vào giữa trưa và nửa đêm. Chỉ cần tránh hai khoảng thời gian này, ngươi lại tự nguyện đưa đao cho chúng ta, còn ai quản chứ?"

"Quy củ của Thánh tông quy có chặt chẽ đến đâu, cũng phải bắt trộm bắt tận tay, không có bằng chứng, ngươi đưa đao xong lại hối hận, chẳng lẽ còn muốn ăn không nói có đòi về? Ha ha, Bùi sư đệ, không ngờ ngươi lại ngây thơ như thế."

Miêu Thành An khinh thường nhổ "phì" một cái xuống đất: "Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Thấy người mới đến, còn tưởng cũng có chỗ dựa trong tông môn giống chúng ta, vậy còn có thể kết giao bằng hữu một chút. Nhưng kẻ ti tiện thế này cũng xứng ở chung với bọn ta sao?! Mặc dù không biết vì sao hắn lại chọn nơi này, nhưng đã đến đây, dù sao cũng phải trả giá một chút."

Hắn ta liếm môi, ánh mắt tham lam đảo qua thân đao trắng bệch, "Tiện chủng này không có thứ gì tốt, thanh đao này cũng coi như không tệ."

Đáng chết!

Cuối cùng Bùi Lăng cũng biết nam đệ tử ở Chư Sự đường kia dụng tâm hiểm ác, còn tưởng đối phương tìm cho mình một chỗ ở tốt, hóa ra cố ý đẩy hắn vào tay ba người này.

Hắn nắm chặt Yếm Sinh Đao, quát: "Dù thực lực của Trịnh sư huynh có điểm khiếm khuyết ở trong nội môn, dù sao cũng là họ hàng xa của Lệ tiên tử. Lệ tiên tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn không quên dẫn hắn theo, các ngươi xem thường Trịnh sư huynh, không sợ hắn bẩm báo lên Lệ tiên tử, Lệ tiên tử không buông tha cho các ngươi sao?!"

"Lệ tiên tử là thân phận gì?" Chu Di ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, lại nói, "Ngươi không phát hiện, đám ngoại môn đệ tử chúng ta gọi loại nội môn như Trịnh Kinh Sơn là mạch chủ, cũng là sư huynh sư tỷ. Nhưng lại chỉ có thể gọi chân truyền đệ tử là tiên tử?"

"Đây là vì trong mắt Thánh tông, đám ngoại môn đệ tử chúng ta chưa có tư cách gọi chân truyền là sư huynh sư tỷ."

"Ở trong mắt chân truyền, nội môn mạch chủ cũng không đáng nhắc tới, huống chi đám ngoại môn chúng ta?"

"Ngươi họ Bùi, chắc hẳn là chó ở ngoại môn của Trịnh Kinh Sơn, cùng nhà với Bùi Hồng Niên?"

"Chút nữa ngươi đi hỏi thăm thử xem, Lệ tiên tử có để ý tới sự sống chết của Bùi Hồng Niên không!"

Nói xong hai tay bấm niệm pháp quyết, trên hai gò má và mu bàn tay lập tức hiện ra từng đường vân màu xanh đồng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân thể, con ngươi cũng tản ra màu u lục.

Ngay sau đó, hắn ta nhảy lên một cái, cả hai nắm đấm đánh mạnh vào đầu Bùi Lăng.

Chu Di này lại nổi sát tâm?!

Bùi Lăng quá sợ hãi, nghĩ đến môn quy vừa xem hết, lập tức hiểu rõ: Ba người này đều có lai lịch, tất nhiên có thể nộp tiền phạt. Nhìn từ thái độ của bọn họ, hiển nhiên Yếm Sinh Đao có giá trị không nhỏ, thậm chí có lẽ còn là loại có tiền mà không mua được.

Đã vậy, đánh chết mình rồi nộp một khoản tiền phạt cũng đáng.

Nghĩ tới chỗ này, vốn Bùi Lăng đang định chém một đao vào cánh tay đối phương, lập tức thay đổi phương hướng chém về phía cổ.

Dù sao đang đối mặt với sống chết, ai mẹ nó còn lo lắng môn quy?

"Đồ khốn kiếp!" Ba người Chu Di thấy thế, trong lòng cũng là nghiêm nghị, bọn họ ỷ vào chỗ dựa và tu vi, hợp mưu cướp bóc đồng môn cũng không phải mới lần một lần hai, tất nhiên đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm.

Mặc dù sợ môn quy, thật ra bọn họ cũng không muốn giết người, dù sao tiền phạt của đồng môn tương tàn cũng quá mẹ nó cao, dù đủ tiền để trả, dùng số tiền kia làm gì không tốt, cần gì nộp cho tông môn?

Nhưng kinh nghiệm lúc trước nói cho bọn họ biết, vừa lên đã thể hiện ra tư thế giết người đoạt bảo càng dễ khiến đối phương sụp đổ, tiếp theo dễ dàng cướp bóc hơn, sau đó người bị hại thường vì tính mạng, không dám trả thù và tố cáo nữa.

Ai ngờ trông Bùi Lăng trung thực, hỏi gì đáp nấy, lại là một nhân vật hung ác?

Chu Di cuống quít tránh ra, mặc dù Thanh Quỷ Chiến Thể của hắn ta đã đến mức đao thương bất nhập, nhưng cũng phải xem là đao thương gì, năm đó Trịnh Kinh Sơn đã dựa vào Yếm Sinh Đao để nổi danh ở ngoại môn, hắn ta cũng không dám đón đỡ.

Chương 37: Tiểu tử này không thích hợp!

"Hắn không biết đao pháp!" Vào lúc này, Lý Tư Quảng am hiểu quan sát nhất trong ba người đột nhiên mở miệng nhắc nhở, "Đã vậy, đánh rơi Yếm Sinh Đao!"

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng nặng nề, âm thầm hối hận sau khi về chỗ ở lại vội vàng đọc hết môn quy, chứ không phải tu luyện Huyết Sát đao pháp, nếu không sao lúc này lại chỉ biết chém lung tung chứ?

Lý Tư Quảng vừa nói xong, Miêu Thành An đã bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, trước mặt lập tức ngưng tụ một đạo khí nhận màu đen, chỉ chợt lóe lên đã cắt về phía cánh tay đang cầm đao của Bùi Lăng.

Bùi Lăng không kịp né tránh, chỉ có thể thuận tay hất lên, Yếm Sinh Đao chặt nghiêng, mặc dù thoải mái đẩy ra khí nhận, thân đao chịu sự ảnh hưởng của khí nhận đột nhiên chấn động.

Nếu không phải Bùi Lăng đã sớm đề phòng siết chặt chuôi đao, Yếm Sinh Đao gần như muốn rời khỏi tay.

Thấy cảnh này, tinh thần Miêu Thành An chấn động: "Đánh vào cánh tay cầm đao của hắn! Không tin hắn cũng tóm được mấy lần nữa."

"Yếm Sinh Đao không phải thứ mà người như ngươi có thể sử dụng." Lý Tư Quảng nhân lúc Chu Di và Miêu Thành An quấn lấy Bùi Lăng, nhanh chóng niệm hết một đoạn pháp chú thật dài, bên cạnh người hiện ra hai tên U Hồn hơi mờ.

U Hồn vừa xuất hiện, rõ ràng trong phòng rét lạnh hơn ban đầu.

Cũng may hai U Hồn do hắn ta gọi ra không cao lớn bằng hai cái ở Thứ Vụ đường, cũng không sinh động như thật bằng Hiểu Nghê, Vụ Liễu, không những chỉ có kích cỡ bằng một nửa người thường, từ phần eo trở xuống là một đoàn hắc vụ, khuôn mặt cũng khô khan mơ hồ, hàn ý mang đến cũng có hạn, nhiều lắm chỉ khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu mà thôi.

Chỉ là Lý Tư Quảng cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, "Ngoan ngoãn giao ra, còn có thể cho ngươi toàn thây! Nếu không..."

Còn chưa nói hết câu, hai tên U Hồn kia bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng rú thảm về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng chỉ cảm thấy đầu bị đại chùy hung hăng đập một cái, đầu choáng mắt hoa, tay chân bủn rủn, chờ đến khi hắn hung ác cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc mình tỉnh táo lại, Yếm Sinh Đao đã rơi xuống đất, Chu Di nhân cơ hội lao tới trước mặt, hung hăng vỗ một chưởng vào ngực hắn.

"Nguy rồi!" Bùi Lăng thấy thế cũng hoảng sợ, cho rằng mình gặp chuyện không may, ai ngờ mặc dù hắn bị lực đẩy to lớn đẩy lùi lại năm, sáu bước, đụng ngã rất nhiều đồ trang trí trong phòng, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, lại không xuất hiện tình huống xương sườn bị đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, chết đi như trong dự đoán.

Trong lúc nguy cấp, mặc dù hắn thấy nghi ngờ, lại không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức giậm chân, sau khi ổn định bước chân, xông lên cho Chu Di một quyền.

Chu Di còn ngạc nhiên hơn hắn, thậm chí lúc hắn ta thấy Bùi Lăng xông lên còn hơi mất tập trung, rồi vội đưa cánh tay lên đỡ.

Cạch!

Nắm đấm và cánh tay của hai người va vào nhau, phát ra tiếng kim loại rõ ràng.

"Lực phòng ngự thật mạnh! Quyền kình thật mạnh!" Chu Di chỉ cảm thấy hai tay mình chết lặng, không khỏi thay đổi sắc mặt, cao giọng nhắc nhở đồng bạn, "Có thể hắn là Thiết Cốt thượng phẩm!"

"Thiết Cốt thượng phẩm?" Trong mắt Lý Tư Quảng thoáng lóe lên, khẽ nói, "Chẳng trách lại được Trịnh Kinh Sơn coi trọng... Vậy hắn càng đáng chết!"

Đang nói chuyện, khí nhận của Miêu Thành An lại bay đến, hai tên U Hồn cùng nhào tới, xuyên qua cơ thể Bùi Lăng.

U Hồn vô hình, tốc độ cực nhanh, Bùi Lăng căn bản không thể đề phòng, chỉ có thể cảm nhận hàn ý sâu nặng sau mỗi lần bọn chúng xuyên qua.

Trong lòng hắn sợ hãi, muốn tránh khí nhận, nhưng Chu Di lại nhân cơ hội nhào tới, ngón tay khoét thẳng về phía đôi mắt hắn.

Bùi Lăng không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt cúi đầu, hung hăng đấm một cái vào dưới cằm Chu Di, khiến đối phương buông mình ra, vào lúc này khí nhận đã bay tới!

Khí nhận màu đen nhìn như mỏng manh lại vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng cắt qua cánh tay của Bùi Lăng, một dòng máu bắn văng ra.

Không cho Bùi Lăng cơ hội kịp thở ra, Chu Di lại nhào tới…

"Tiểu tử này không thích hợp!" Vào lúc này, ánh mắt Lý Tư Quảng đột nhiên lóe lên, quát khẽ, "U Hồn đã xuyên qua cơ thể hắn ba lần! Nếu là người thường, lúc này đã sớm tay chân cứng ngắc không thể hành động, các ngươi nhìn hắn đi!"

Ba người cùng nhìn về phía Bùi Lăng, thấy dù hắn khá chật vật, nhưng tay chân lưu loát, không hề có vẻ đã chịu ảnh hưởng.

Khuôn mặt Miêu Thành An giật giật, nghĩ tới điều gì, đưa tay lên lướt qua ánh mắt, trong mắt hắn ta lập tức hiện ra một vòng sáng trắng bệch, nhìn chăm chú Bùi Lăng một lát, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: "Để U Hồn trở về! Đừng lại gần hắn nữa!"

Trong tầm mắt của hắn ta vào lúc này, chỉ thấy quanh người Bùi Lăng như mặc một bộ lụa mỏng màu xám tro nhạt, mỗi lần U Hồn xuyên qua hắn, bộ “lụa mỏng” kia nhẹ nhàng lắc lư, sẽ hút đi một ít hắc vụ.

Chương 38: Lại được tặng miễn phí… (1)

Sau đó, màu sắc của lụa mỏng như đậm hơn một chút, cũng càng linh động hơn.

Mặc dù Miêu Thành An không tu ngự hồn chi thuật, nhưng sớm chiều ở chung với Lý Tư Quảng, sao lại không biết hắc vụ này là bản nguyên của U Hồn?

Nói cách khác, lại đến mấy lần nữa, Bùi Lăng chưa chắc có việc, ngược lại chắc chắn hai U Hồn do Lý Tư Quảng dốc hết sức lực bồi dưỡng sẽ phải chịu thiệt thòi!

Lý Tư Quảng không kịp hỏi nhiều, triệu hồi U Hồn đến cạnh người, vô cùng nghi ngờ đánh giá Bùi Lăng.

Mọi việc phát triển đến tình trạng này, vốn chỉ muốn đoạt đao, lúc này hắn ta thật sự nổi lên sát tâm!

Dù sao Bùi Lăng vừa vào cửa đã khó giải quyết như thế, loại người này hoặc là không kết thù, đã kết thù vậy vẫn nên diệt cỏ tận gốc thì tốt hơn.

Nghĩ đến đây, hắn ta lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho hai đồng bạn, đột nhiên lấy ra một chiếc đèn lồng bát giác, ngọn lửa bên trong đèn rõ ràng là màu xanh cực kì bí hiểm.

Cái đèn lồng vừa xuất hiện, hàn khí trong phòng lại nặng nề hơn mấy phần, con ngươi của hai U Hồn vốn đen như mực, cũng nhiễm lên một vòng hỏa diễm màu xanh giống trong đèn, cả hai nhìn về phía Bùi Lăng, lại ngửa đầu phát ra một tiếng rú thảm.

Bùi Lăng lại cảm nhận có đại chùy đánh mạnh vào đầu choáng váng đau đớn, lúc tỉnh táo lại đã bị Chu Di dẫm vào ngực, đang hung hăng dùng lực.

Cạch cạch!

Đôi bên đều nghe được tiếng xương sườn của Bùi Lăng bị bẻ gãy.

Bùi Lăng biết đây là thời khắc sống chết, không quan tâm ôm lấy chân Chu Di, ngăn cản hắn ta tiếp tục giẫm vào cổ mình, bên hông phát lực, hai chân đột nhiên bật lên, một tay đẩy Chu Di ngã xuống đất, thuận thế nhào tới ôm hắn ta lăn sang bên cạnh, mạo hiểm né tránh khí nhận cũng đang nhắm chuẩn cổ họng hắn.

Chu Di liều mạng giãy dụa, liên tiếp đánh Bùi Lăng mấy quyền đến miệng phun máu tươi, lại vẫn không thể tránh thoát. Vào lúc hai người xoay đánh, Miêu Thành An và Lý Tư Quảng đề phòng ngộ thương Chu Di, không thể không tạm hoãn việc ra tay. Bùi Lăng liếc qua khóe mắt để ý thấy điều này, nhân lúc tới gần Lý Tư Quảng, đột nhiên buông Chu Di ra rồi nhảy lên, đánh một quyền về phía Lý Tư Quảng.

Lý Tư Quảng hoảng sợ, hắn ta cũng không chủ tu luyện thể như Chu Di, sao có thể đón đỡ? Lập tức lùi về sau.

Nhưng Bùi Lăng chuyển đổi mục tiêu đột ngột, tốc độ lại nhanh, dù Lý Tư Quảng đã nhanh chóng lui ra sau, vẫn bị hắn đuổi kịp, một quyền đánh thẳng vào giữa mũi, trước mắt lập tức tối sầm lại, hai hàng máu tươi chậm rãi trượt xuống từ trong lỗ mũi.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại đá mạnh một cước vào phần bụng của hắn ta.

Cùng lúc đó, hai đạo khí nhận một trái một phải cắt mất hai mảng da thịt của Bùi Lăng! Chu Di cũng bò dậy từ dưới đất, nổi giận gầm lên một tiếng, đường vân màu xanh đồng trên cả người sáng rõ, trong nháy mắt hai tay của hắn ta tạo thành dáng vẻ như móng hổ, xoạt xoạt hai lần, Bùi Lăng không kịp né tránh chỉ cảm thấy lưng eo truyền đến cảm giác đau đớn, không kịp quay đầu lại, chỉ đá ngược chân ra sau.

Chu Di bị đá đến lảo đảo, nhưng không lùi mà tiến, ôm chặt lấy eo hắn đè xuống mặt đất, khuôn mặt dữ tợn hô lên: "Nhanh, giết hắn!!!"

"Muốn giết lão tử? Lão tử giết các ngươi trước!!!" Tính cách hung hăng của Bùi Lăng hoàn toàn bị kích thích, cứ thế kéo Chu Di đuổi theo Lý Tư Quảng, đấm rầm rầm hai quyền, đánh cho Lý Tư Quảng liên tục kêu rên, tiếng xương cốt đứt gãy không ngừng vang lên bên tai.

Chu Di quyền đấm cước đá cũng không ngăn được!

Hắn ta không nhịn được mắng Miêu Thành An: "Khốn kiếp! Ngươi đang chờ cái gì?! Còn chưa ra tay?! Nếu phạt tiền thì mọi người cùng nhau trả!"

Trả lời hắn ta là một đạo khí nhận hơi có vẻ hư ảo, mặc dù Miêu Thành An là Luyện Khí tầng năm, nhưng liên tục nhiều lần thi triển khí nhận, linh lực đã gần như khô kiệt.

"Các ngươi chống đỡ trước!" Miêu Thành An vội vàng kêu lên, "Ta đi nhặt đao tới chém chết hắn!"

Nói xong chạy về phía Yếm Sinh Đao rơi trên mặt đất.

Bùi Lăng nghe vậy hoảng sợ, vội vàng đẩy Chu Di ra, cũng nhào về phía Yếm Sinh Đao. Nhưng khó khăn lắm mới nhào đến Yếm Sinh Đao cách đó không xa, Miêu Thành An đột nhiên mỉm cười kỳ quái, đầu ngón tay lại hiện ra một đạo khí nhận, hung hăng chém vào gáy của hắn.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Lăng đè tay xuống mặt đất, dùng lực nhào tới trước một cái, khó khăn né tránh khí nhận chém vào chỗ yếu hại, cắt một cái thật sâu vào sau lưng. Chỉ nghe một tiếng kim thiết ngâm khẽ, trong lúc máu tươi bắn ra, một vòng u quang khiến Miêu Thành An đột nhiên thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Thiết Cốt cực phẩm?!"

Thấy Bùi Lăng nhanh chóng bò lên trước một khoảng, tay phải đã chụp vào Yếm Sinh Đao, Miêu Thành An lấy lại tinh thần, xông lên một cước đá văng Yếm Sinh Đao, năm ngón tay như trảo chụp vào cổ họng Bùi Lăng.

Chương 39: Lại được tặng miễn phí… (2)

Bùi Lăng đưa tay đón đỡ, nhanh chóng xoay đánh với hắn ta.

Sau một lúc lâu, khắp nơi trong phòng hỗn loạn, mấy người Lý Tư Quảng, Chu Di, Bùi Lăng đều loang lổ vết máu, da tróc thịt bong, thảm nhất là Lý Tư Quảng, đùi phải của hắn ta bị Bùi Lăng đạp gãy trong lúc đánh nhau, một đoạn xương cốt màu trắng cứ thế đâm rách da thịt, hình thành một góc độ cực kì quỷ dị.

Đương nhiên lúc Bùi Lăng làm như thế cũng không thoải mái, Chu Di nhân cơ hội bẻ gãy ba ngón tay trên tay trái của hắn, lúc này cũng mềm nhũn rủ xuống cạnh người.

Người duy nhất tốt hơn chút là Miêu Thành An, cơ thể hoàn hảo, chỉ có dưới mũi dính vết máu.

Nhưng sắc mặt Miêu Thành An tái xanh!

Bởi vì, vừa nãy Bùi Lăng ỷ vào Thiết Cốt cực phẩm và lớp lụa mỏng màu xám nhạt có sức phòng ngự kinh người mắt thường không thấy được, lấy cứng chọi cứng vung quyền đấm cước đá về phía hắn ta, trộm nhặt lên Yếm Sinh Đao.

Bùi Lăng cầm Yếm Sinh Đao trong tay, nhưng không có ý đuổi tận giết tuyệt, không phải hắn nhân từ nương tay, cũng không phải kiêng dè phạt tiền, mà lúc này hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, phải nhờ vào Yếm Sinh Đao chống đỡ mới không ngã xuống, vừa thở dốc từng hơi, vừa cảnh giác giằng co với ba người.

Một lát sau, Lý Tư Quảng ho khan vài tiếng, nói: "Ngươi trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, ngươi tưởng tối nay lưỡng bại câu thương, thì chuyện này sẽ trôi qua sao? Chỉ cần ngươi còn ở ngoại môn, không giao Yếm Sinh Đao ra, ngươi sẽ không có ngày nào được sống dễ chịu! Biết điều..."

"Vậy lão tử giết các ngươi trước!" Bùi Lăng đột nhiên nâng đao lên, chỉ vào ba người hét to, "Giết các ngươi diệt khẩu, sau đó thay hình đổi dạng cho Yếm Sinh Đao, ai biết được?!"

Lý Tư Quảng thay đổi sắc mặt, Miêu Thành An cũng vô thức lấy ra một tấm phù lục kích hoạt... Chỉ là chưa ném phù lục ra, đã thấy Bùi Lăng hung hăng nói xong một câu, lập tức kéo cửa ra, xoay người chạy.

Bùi Lăng chạy ra khỏi sân nhỏ, mặc dù không nghe thấy tiếng đuổi theo, lại không dám ở lại, nhớ đại khái địa hình đã thấy trên sa bàn trước đó, sau khi suy tính một chút xem có nên đi tìm Bùi Hồng Niên không, nhưng nhanh chóng bác bỏ quyết định này, lại chạy về phía cây cối rậm rạp ít người.

Dù sao nhìn từ lời nói của ba người Lý Tư Quảng, bọn họ không kính trọng Trịnh Kinh Sơn là bao, đừng nói đến Bùi Hồng Niên?

Hơn nữa, nếu Tôn Ánh Lan kia còn ở chỗ Bùi Hồng Niên... Vẫn nên chạy đến chỗ không ai sẽ ổn thỏa hơn.

Khoảng gần nửa canh giờ sau, Bùi Lăng thở hổn hển dừng lại một chỗ trong rừng rậm.

Từ nhỏ hắn đã ra vào Nguyên Mỗ sơn, đã quá quen với việc qua đêm trong núi rừng, lúc này đi xung quanh một vòng, xác nhận trong rừng không có người, cũng không có dã thú có tính uy hiếp, chỉ có một ít chim chóc sâu bọ, cuối cùng cũng yên lòng.

Vào lúc này, Bùi Lăng đã vô cùng mỏi mệt, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ dùng Yếm Sinh Đao dọn ra một khoảng đất trống, lúc này mới chậm rãi ngã ngồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh.

Trong lòng bàn tay sền sệt, hắn xòe tay dựa vào ánh sao để xem xét, thấy toàn là máu.

"Hệ thống thiểu năng... Tông môn nham hiểm..." Đầu tiên Bùi Lăng tỏ ra rất tức giận, tiếp theo chuyển thành bất đắc dĩ, "Mẹ nó... Nếu không phải còn thời hạn mười ngày, lão tử sẽ đi kiếm linh thạch ngay ngày mai!"

Hắn dùng sức xoa mặt: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Lựa chọn 【 Huyết Sát đao pháp 】 , 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa uỷ thác 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài!"

Hắn lập tức mất quyền khống chế thân thể, chỉ thấy hệ thống chỉ huy hắn giơ Yếm Sinh Đao lên, trước tiên chậm rãi giơ tay bày ra một tư thế, chợt kéo ra, bắt đầu luyện tập đâu ra đấy.

Lúc đầu còn hơi không quen, nhưng sau hai lần, rõ ràng cơ thể Bùi Lăng lưu loát hơn nhiều.

Trong lúc di chuyển chạy nhảy, lúc đầu Yếm Sinh Đao còn máy móc, dần quen thuộc trôi chảy, dưới ánh sao mờ sáng, chỉ thấy một mảnh đao quang dày đặc khí lạnh, nước giội không lọt!

Thân thể Bùi Lăng cũng dùng một tốc độ cực nhanh, quen thuộc với bộ này đao pháp này.

Chỉ là cũng không lâu lắm, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: "Leng keng! Kiểm tra ra trên người ký chủ có thương tích, tiếp tục tu luyện Huyết Sát đao pháp sẽ tạo thành tổn thương không thể chữa trị..."

Bùi Lăng: "Mẹ nó?!"

Hắn đang hoảng sợ vì hệ thống lại muốn tặng đồ, a phì, là muốn đi trộm đồ của ai đó, nào biết hệ thống lại nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra Dưỡng Nguyên Đan..."

Tiếp theo, hệ thống lấy viên Dưỡng Nguyên Đan có lai lịch nghẹt thở ở trong ngực hắn ra rồi ăn vào, "Leng keng! Đã sử dụng Dưỡng Nguyên Đan cho ngài, hệ thống tiếp tục tu luyện giúp ngài..."

Chương 40: Ngươi đang dùng đao pháp gì? (1)

Dưỡng Nguyên Đan vào bụng, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên từ vùng đan điền. Theo hệ thống tu luyện, cảm giác ấm áp này nhanh chóng lan đến toàn thân, cơ thể vốn mỏi mệt, vết thương chồng chất lại dùng một tốc độ khôi phục cực nhanh mà Bùi Lăng có thể cảm giác được.

Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tinh huyết ngưng kết trong cơ thể, cũng theo việc tu luyện Huyết Sát đao pháp, xảy ra sự biến hóa kỳ diệu...

Trong vô thức, Bùi Lăng quên đi đau đớn, quên đi thù hận với ba người Lý Tư Quảng, thậm chí quên đi thời hạn mười ngày của Lệ tiên tử, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thoải mái do tu luyện mang tới, cùng sự yên tâm vì thực lực có tiến bộ phong phú.

Cho đến khi hệ thống lại nhắc nhở lần thứ hai: "Leng keng! Kiểm tra ra thiếu tài liệu tinh huyết của tu sĩ Luyện Khí kỳ để tu luyện..."

Bùi Lăng lập tức mở to hai mắt nhìn.

Ngay sau đó, hệ thống bình tĩnh tiếp tục: "Leng keng! Kiểm tra ký chủ thiếu tinh huyết của tu sĩ Luyện Khí kỳ, hệ thống tặng miễn phí ba tên tu sĩ Luyện Khí kỳ!"

Bùi Lăng hoảng sợ muốn chết: "Hệ thống ngươi bình tĩnh một chút!!! Ba tên tu sĩ Luyện Khí kỳ! Thấp nhất cũng là ba vạn linh thạch, cao nhất là chín vạn linh thạch đấy hệ thống! Bây giờ trên người lão tử không có một viên linh thạch nào hết! Chúng ta có thể bàn bạc việc ngươi muốn đổi ký chủ... Ngươi chờ chút! Chờ chút! Mẹ nó ngươi nhanh dừng lại!"

Ngay lúc hắn đang gào thét, hệ thống đã điều khiển thân thể hắn, dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi rừng rậm, chạy thẳng đến nơi có rất nhiều đệ tử ở lại.

Lúc đầu Bùi Lăng còn thấy hoảng sợ vì khoản tiền phạt sắp đến, nhưng rất nhanh hắn không để ý tới vấn đề tiền phạt này nữa.

Bởi vì hệ thống đang lao thẳng đến chỗ ở của ba người Lý Tư Quảng.

Bùi Lăng: "... Đệt!"

Bây giờ hệ thống thiểu năng này căn bản không để ý đến hắn nữa, hắn chỉ có thể nhanh chóng suy nghĩ xem lát nữa phải làm gì?

Mặc dù vừa nãy ba người Lý Tư Quảng cũng không chịu nổi, nhưng chưa nói đến bọn họ có ba người, hắn chỉ có một người, chỉ nói đến tấm phù lục mà Miêu Thành An lấy ra trước khi chạy trốn, đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm cực lớn. Mấy thứ thế này, mấy tên con ông cháu cha có chỗ dựa thế này, nghĩ cũng biết, chỉ sợ mỗi người đều có lá bài tẩy của mình!

Dù thương thế của hắn đã khôi phục một chút, lúc này trở về đâu khác gì đưa đồ ăn?!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã dừng lại ở cửa sân, hệ thống lưu loát lấy minh bài mở cấm chế, sau khi đi vào tiểu viện, không hề chậm trễ tiến lên một cước đá văng cửa!

Trong phòng, sau khi Bùi Lăng rời đi, ba người Lý Tư Quảng dìu dắt nhau đứng dậy, bôi thuốc, trong lúc đó còn qua loa với đám tuần tra đệ tử, lúc này đang căm hận bàn bạc nên đối phó với Bùi Lăng thế nào: "Sớm biết tên này đánh nhau giỏi như thế, không bằng trở mặt muộn một chút, chờ sau khi hắn ngủ rồi ra tay sẽ tốt hơn."

"Dù sao cũng đã ra tay rồi, người cũng đã chạy, bây giờ nói những điều này cũng vô dụng." Miêu Thành An nóng tính nhất nói, "Hắn là một đệ tử mới nhập môn, chưa quen cuộc sống nơi đây, một nghèo hai trắng, có thể chạy đi đâu? Chắc chắn vẫn phải ở lại trên Hòe m phong này. Ngày mai cho mấy người đi tìm, lục soát từng chỗ một, chắc chắn sẽ tìm ra hắn!"

"Sau khi lục soát được, ta muốn tự tay tra hỏi xem hắn tu luyện Thiết Cốt thượng phẩm như thế nào." Giọng điệu Lý Tư Quảng âm trầm, hắn ta đã nẹp lại bên chân bị gãy, sau khi sử dụng đan dược chữa thương do tổ phụ ban tặng đã khôi phục cực nhanh, không tới mấy ngày có thể hoàn hảo như lúc ban đầu.

Nhưng cho dù như thế, sự sợ hãi và nhục nhã khi bị Bùi Lăng cứng rắn đá gãy xương đùi, khiến Lý Tư Quảng luôn am hiểu ngụy trang cũng không nhịn để lộ ra nỗi oán hận sâu đậm trong giọng nói, "Tiện chủng này xuất thân hàn vi, lại cường hãn như thế, chắc chắn có bí mật."

Còn chưa nói hết câu, ba người đột nhiên phát hiện cấm chế bị mở ra, còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã "rầm" một tiếng bị đá văng.

Bọn họ ngơ ngác, còn chưa kịp cử động, ngay sau đó một bóng dáng như quỷ mị lao đến trước mặt Lý Tư Quảng.

Vẻ mặt Bùi Lăng vô cảm, giơ tay chém xuống, Yếm Sinh Đao mang theo một tiếng rít gào bén nhọn chém vào đầu hắn ta.

Lý Tư Quảng bị trọng thương, dù hoảng sợ nhưng không hỗn loạn, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hai U Hồn hiện ra sau lưng, ngửa đầu phát ra một tiếng tru.

Chỉ là, lúc trước sự công kích thần hồn này đã khiến Bùi Lăng đầu đau như búa bổ, lúc này lại không có chút hiệu quả nào. Bùi Lăng không hề dừng lại, Yếm Sinh Đao khí thế như điện xẹt, chém thẳng xuống.

Vào lúc mấu chốt, Miêu Thành An đột nhiên đã một cước vào phần bụng Lý Tư Quảng, cứ thế đá hắn ta sang một bên.

Chương 41: Ngươi đang dùng đao pháp gì? (2)

Phốc!

Một cái tay cụt bay lên cao, bị Bùi Lăng đưa tay bắt lấy.

Lý Tư Quảng kêu lên thảm thiết!

Biến cố quá đột ngột, dù có Miêu Thành An giúp đỡ, hắn ta cũng chỉ khó khăn lắm mới né tránh cái chết, vẫn không thể hoàn toàn né tránh được Yếm Sinh Đao.

"Bùi Lăng!" Chu Di thấy thế không khỏi hét lên một tiếng, "Ngươi còn dám trở về?!"

Đường vân màu xanh đồng lập tức hiện ra, lại kích hoạt Thanh Quỷ Chiến Thể, đánh cả hai tay ra, chia ra đấm thẳng vào mặt và bụng dưới của Bùi Lăng.

"Ngươi thật sự cho rằng có chút quan hệ là có thể làm trùm ở ngoại môn?!" Miêu Thành An đỡ Lý Tư Quảng đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu nhét vào trong miệng đồng bạn, quay người đứng lên, lạnh giọng quát, "Tiện chủng nghèo hèn, không biết sống chết... Chết cho ta!"

Thất khiếu của hắn ta lập tức chảy máu, trước mặt lại hiện ra ba đạo khí nhận, chia ra dùng lộ tuyến cực kỳ quỷ dị chém về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng vô cùng sốt ruột, nhưng sắc mặt bình tĩnh không lay động, căn bản không để ý tới Chu Di và Miêu Thành An, vẫn bổ đao về phía Lý Tư Quảng.

Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, tinh huyết biến thành một luồng lực lượng đột nhiên di chuyển đến cái tay cụt trong lòng bàn tay trái, tay cụt của Lý Tư Quảng như nghe theo mệnh lệnh, đột nhiên bộc phát ra một tầng huyết vụ, uyển chuyển như hồng lăng lao đến giữa không trung.

Chỉ hơi dừng lại, đột nhiên nhào đến bên cạnh, hư ảo bao lấy Yếm Sinh Đao! Ngay sau đó, cánh tay cụt lập tức khô héo mục nát, chỉ bị gió mạnh thổi qua đã tan ra như cát, lập tức tan thành mây khói.

Ầm!

Chu Di đánh một quyền vào giữa mặt Bùi Lăng.

Hệ thống không chậm trễ phát ra nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra sự công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Cũng như lần trước, hệ thống rút lui dứt khoát gọn gàng.

Bùi Lăng cố nhịn đau mắng hệ thống thiểu năng này, liều lĩnh nhảy ra sau, cuối cùng tránh thoát một quyền khác của Chu Di, cũng đã không kịp né tránh ba đạo khí nhận, trong chớp mắt cân nhắc lợi hại, hắn tránh đi hai chỗ ở cổ họng và đầu gối, dùng lồng ngực đón đỡ một đạo khí nhận trong số đó, chỉ nghe một tiếng vang giòn, xương sườn vừa được Dưỡng Nguyên Đan tẩm bổ khôi phục lại bị cắt ra.

Vào lúc này, có nhiều lời cũng vô ích, hắn không thèm để ý ba người quát lớn giận mắng, thân hình thoắt một cái, né tránh Chu Di, lại nhào về phía Lý Tư Quảng giống với hệ thống trước đó.

Nhân lúc hắn ta bệnh để lấy mạng hắn ta!

Hơn nữa, khi hai U Hồn của Lý Tư Quảng tru lên, hệ thống có thể mặc kệ, hắn lại không làm được.

Nếu lúc này lại đánh rơi Yếm Sinh Đao giống như trước đó, có thể nói hắn chỉ có một con đường chết!

Lý Tư Quảng vốn đã gãy chân, lại vừa mất đi một cánh tay, dù đã được Miêu Thành An kịp thời cho ăn đan dược giữ mạng, nhưng cũng vô cùng suy yếu! Thấy Yếm Sinh Đao chém tới, vốn hắn ta theo bản năng muốn chỉ huy U Hồn tiếp tục tru lên ngăn cản, nhưng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, lo lắng lại công kích vô dụng, ngược lại còn mất mạng, không dám sơ suất nữa, không quan tâm cơ thể đau đớn, cuống quít lộn nhào tránh sang bên cạnh.

Nhưng hắn ta không tu thể phách, lúc lành lặn tốc độ còn không bằng Bùi Lăng đã quen trèo đèo lội suối, huống chi là lúc này?

Chỉ mới bò được hai bước, Yếm Sinh Đao đã xẹt qua phần gáy của hắn ta, giống với cánh tay cụt vừa rồi, một cái đầu bay lên cao, phần cổ không ngừng phun ra máu tươi.

"Tư Quảng!!!" Chu Di và Miêu Thành An trợn mắt đến muốn nứt ra, từ lúc ba người bọn họ vào tông môn đã cùng tiến cùng lùi, mặc dù không làm ít việc hại người, giữa mấy người lại có chút tình cảm chân thật, lúc này Lý Tư Quảng bị chém đầu ở ngay trước mặt bọn họ, sao có thể không giận?!

Chu Di chỉ cảm thấy ong một tiếng, máu trong người lao thẳng lên đầu, hô to một tiếng, xông lên như phát điên, vung nắm đấm đánh lung tung.

Nhưng ánh mắt Miêu Thành An lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Lý Tư Quảng phun máu tung toé, lại không có một giọt nào rơi xuống đất! Cũng không rơi xuống chỗ khác – tất cả như bị triệu hoán, đều bị huyết vụ bao bọc Yếm Sinh Đao hút sạch không thừa một giọt!

Bởi vậy màu sắc lớp huyết vụ kia càng thêm diễm lệ, thậm chí trong chớp nhoáng lướt qua Yếm Sinh Đao, thi thể Lý Tư Quảng nhào về phía trước, chỉ trong nháy mắt thi thể vừa chết đã nhanh chóng khô héo mục nát! Huyết quang lại hiện ra, một lần nữa quay lại Yếm Sinh Đao, sương mù càng đậm, thậm chí bên trong còn có một bóng dáng đang lay động, khuôn mặt giống hệt Lý Tư Quảng.

Chương 42: Hệ thống tặng quà lớn! (1)

Chỉ là rất nhanh, huyết vụ phun trào một trận, khuôn mặt Lý Tư Quảng bị chia năm xẻ bảy, sau khi phát ra một tiếng kêu rên thê lương, đã hoàn toàn biến mất trong huyết vụ.

Miêu Thành An kêu lên: "Ngươi đang dùng đao pháp gì?!"

Bùi Lăng đâu có thời gian trả lời hắn ta? Thậm chí bản thân cũng bị biến cố này dọa sợ, thầm nghĩ đúng là đồ của Lệ tiên tử, Huyết Sát đao pháp này thật sự hung tàn! Hoàn toàn ngược lại với lúc hắn chém lung tung trước đó, Yếm Sinh Đao xuất quỷ nhập thần, bí hiểm khó lường, liên tục đánh Chu Di muốn liều mạng phải bại lui.

Thấy cảnh này, Miêu Thành An biết hôm nay không may, trong mắt hắn ta lóe lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng một cái, lấy ra tấm phù lục suýt nữa dùng trước đó, bắt đầu đưa linh lực vào.

Bùi Lăng thấy thế định đi qua ngăn cản, nhưng Chu Di như bị điên, dù bị hắn chém rơi một cánh tay, vẫn liều mạng ngăn cản đường đi của hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Miêu Thành An hét to: "Tránh ra!"

Chu Di ngẩng đầu, nhe hàm răng dính đầu máu tươi mỉm cười với Bùi Lăng, đồng thời nhảy sang bên cạnh. Bùi Lăng lại hoảng sợ nghĩ: Phù lục trong tay Miêu Thành An có kiếm khí dày đặc, rõ ràng muốn đánh ra một kích cực kì khủng bố!

Ngay thời khắc nguy cấp, Bùi Lăng không rảnh cân nhắc, không lùi mà tiến tới, đột nhiên đạp lên mặt đất, dựa thế vọt tới trước, huyết vụ trên Yếm Sinh Đao bị thôi động đến cực hạn, dốc hết sức chém một đao về phía phù lục đã bay tới giữa không trung.

Ngay lúc này, phù lục kia đã bị kích hoạt hoàn toàn, đột nhiên hóa thành một thanh trường kiếm, kiếm khí dày đặc đâm thẳng vào đầu Bùi Lăng.

Trong chớp mắt này, Bùi Lăng căn bản không kịp suy nghĩ, bị hệ thống cưỡng ép nhồi nhét vào ký ức, thân thể vô thức vung Yếm Sinh Đao lên cản.

Vô số đao quang hỗn hợp sương mù màu máu bốc lên trước người hắn!

Như một đạo bình trướng đỏ trắng giao thoa.

Ngay sau đó, trường kiếm không hề xinh đẹp lấy thế thẳng tiến không lùi đụng vào bình chướng.

Đao kiếm tấn công, trong tiếng động rào rào, ba người Bùi Lăng, Miêu Thành An, Chu Di đều bị sóng xung kích to lớn hung hăng đẩy ra.

Thi thể của Lý Tư Quảng không chống đỡ được tan thành mây khói, chỉ còn lại chút cặn bã ở nguyên tại chỗ.

"Khụ, khụ khụ..." Sau một lát, Bùi Lăng vừa nôn ra máu vừa bò ra từ đống đồ trang trí đã bị hủy hoại, trong thất khiếu của hắn chậm rãi chảy ra máu tươi, bởi vì vào thời khắc sống còn đã đẩy ra một chút kiếm phù, gan bàn tay bị đánh rách tả tơi, kiếm phù sượt nhẹ qua vai phải, một vết thương sâu đủ thấy xương, cho dù như thế, hắn vẫn cầm chặt Yếm Sinh Đao, không dám thả lỏng chút nào.

Lúc này huyết vụ xinh đẹp quanh quẩn trên thân đao Yếm Sinh Đao gần như không còn.

Lụa mỏng màu xám nhạt quanh người Bùi Lăng cũng hiện ra một lát, rồi ầm vang vỡ nát!

Hắn không rảnh quan tâm lai lịch của tấm lụa mỏng này, dùng Yếm Sinh Đao chống đỡ thân thể, sau khi miễn cưỡng đứng vững, liền lảo đảo đi về phía Miêu Thành An.

Tiếng động sắc nhọn khi mũi đao xẹt qua mặt đất nhắc nhở Miêu Thành An và Chu Di, đầu ngón tay Miêu Thành An giật giật, nhưng vừa kích phát kiếm phù đã hao hết tất cả linh lực của hắn ta.

Lúc này ngay cả di chuyển cũng khó khăn, đừng nói đến phản kháng!

Cuối cùng trên khuôn mặt luôn nóng nảy khinh thường của hắn ta đã hiện ra sự sợ hãi.

Miêu Thành An run rẩy, há to miệng muốn cầu xin, ngay lúc này lại có một bóng người xông đến từ bên cạnh, toàn thân đẫm máu lao tới Bùi Lăng.

"Phốc phốc!"

Yếm Sinh Đao không chút lưu tình đâm vào cơ thể Chu Di, Bùi Lăng biết tình hình hiện tại của mình không tốt, nếu không phải thuở nhỏ đã quen với hoàn cảnh bớt ăn bớt mặc tu luyện Đoán Cốt quyết mài giũa ý chí và sự nhẫn nại, hắn đã sớm ngã xuống. Vì vậy hắn căn bản không dám kéo dài, chưa kịp xác nhận Chu Di chết chưa, đã rút Yếm Sinh Đao ra, chém về phía Miêu Thành An.

Trong mắt Miêu Thành An lóe lên vẻ tuyệt vọng và không cam lòng, quát: "Huynh trưởng ta là nội môn..."

Còn chưa nói hết câu, Yếm Sinh Đao đã xẹt qua cổ họng hắn ta, một vệt đỏ tươi vẩy ra, đôi mắt Miêu Thành An đột nhiên trợn to, cả người chậm rãi ngã xuống...

Bùi Lăng thấy thế, không thể kiên trì được nữa, Yếm Sinh Đao rơi xuống mặt đất, thân thể hắn cũng nặng nề ngã xuống.

"Hệ thống ngươi mẹ nó..." Lần này trước mắt choáng váng từng cơn, Bùi Lăng vội càng hung ác cắn vào đầu lưỡi, ép buộc mình giữ sự tỉnh táo, trước tiên hắn cho hệ thống một đánh giá kém một sao, há to miệng thở dốc một lát mới khôi phục chút thể lực, lập tức gắng gượng chống đỡ đứng dậy, lục soát đồ đạc của ba người này.

Dù sao không tính tiền bồi thường những vật trang trí trong phòng, chỉ ba tên ngoại môn đệ tử này, đã có nghĩa là khoản tiền phạt từ ba vạn đến chín vạn linh thạch hạ phẩm!

Chương 43: Hệ thống tặng quà lớn! (2)

Nếu không thể đưa đủ trong vòng ba tháng, vậy hắn sẽ từ ngoại môn đệ tử, biến thành vật liệu tu luyện được chia cắt đến tất cả các đỉnh núi của Thánh tông.

"Ba người này đều có chỗ dựa có lai lịch, chắc hẳn giá trị bản thân không ít." Bùi Lăng nghĩ như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất lục soát cả căn phòng một lượt, nhưng ngoại trừ mấy chai lọ để trên bàn, thứ có giá trị nhất là ba cái túi trữ vật tạo hình không đồng nhất.

Vấn đề là, dù ba người đã chết, túi trữ vật của bọn họ vẫn có cấm chế, Bùi Lăng vẫn không mở ra được.

Thoạt nhìn đám chai lọ kia có tác dụng chữa thương, nhưng ngoại trừ Khí Huyết Đan do hệ thống "tặng", Bùi Lăng hoàn toàn không biết những thứ khác.

"Vậy phải làm sao?" Bùi Lăng để hết mấy túi trữ vật và đan dược bên ngoài chung một chỗ, thấy thế nào cũng không đáng tiền, một đống rác rưởi thế này có lẽ chưa chắc đã đổi được năm viên linh thạch.

Ngay lúc đang trầm tư suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, trong lòng hơi trầm xuống, biết đây là vì thương thế quá nặng.

Nhanh chóng cân nhắc một chút, Bùi Lăng cắn răng một cái: "Hệ thống! Ta muốn tu luyện, lựa chọn 【 Huyết Sát đao pháp 】 , 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa uỷ thác 】 ."

Hệ thống vui vẻ online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Chẳng mấy chốc, liên tục có tiếng nhắc nhở bắt đầu xoát màn hình, "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ không đủ huyết khí, hệ thống tặng miễn phí năm viên Khí Huyết Đan cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thương thế của ký chủ nặng nề, hệ thống tặng miễn phí ba viên Hồi Xuân Đan cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ..."

Một lát sau, hệ thống điều khiển thân thể Bùi Lăng đổ ra một viên đan dược cuối cùng ăn vào, gót chân xoay chuyển, cúi đầu nhìn về phía Miêu Thành An và Chu Di nằm trong vũng máu trên mặt đất, tay nắm chặt Yếm Sinh Đao: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu tinh huyết của tu sĩ Luyện Khí kỳ, hệ thống tặng miễn phí hai tên tu sĩ Luyện Khí kỳ cho ngài."

Còn chưa nói hết câu, huyết vụ như có như không trên thân Yếm Sinh Đao ầm vang bay ra, một chia thành hai ở giữa không trung, chia ra nhào về phía Miêu Thành An và Chu Di!

"A!!!!" Chu Di phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, điều này khiến Bùi Lăng hoảng sợ, hóa ra tên này không chết, hắn ta lại đang giả chết!

Thật sự quá âm hiểm!

Chỉ là luồng huyết vụ nhào về phía hắn ta vô cùng tham lam, căn bản không từ bỏ vì hắn ta vẫn là người sống, ngược lại gia tăng sự cướp đoạt tinh huyết của hắn ta.

Khuôn mặt Chu Di vặn vẹo dữ tợn, dường như phải nhận lấy hình phạt cực kì đau khổ.

Hắn ta vốn đã trọng thương sắp chết, ôm hy vọng chẳng may lừa dối qua ải, nếu không phải vừa nãy Bùi Lăng đang nghỉ ngơi, cũng không đến mức yên tĩnh như chết, không thử đánh lén. Lúc này không chống đỡ được bao lâu, tiếng kêu nhanh chóng im bặt, chẳng mấy chốc cả cơ thể hắn ta đã giống với Lý Tư Quảng trước đó, bị rút khô tất cả huyết khí tinh thần, bọc lấy hồn phách trở về trên Yếm Sinh Đao.

Huyết vụ vẫn đối xử giống như Lý Tư Quảng trước đó, không hề có lòng thương hại đập vỡ vụn hồn phách của hắn ta! Cùng lúc đó, Miêu Thành An đã chết thật, huyết vụ nhào vào trong cơ thể hắn ta, chẳng mấy chốc đã kéo một đạo huyết quang về, cuối cùng màu đỏ trên Yếm Sinh Đao lại biến thành màu đỏ bừng xinh đẹp.

Sau khi hồn phách của Miêu Thành An cũng bị xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng hệ thống đã phát ra tiếng nhắc nhở: "Leng keng! Hoàn tất đưa tặng tu sĩ Luyện Khí kỳ! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Bước chân di chuyển, thờ ơ giẫm qua thi thể của Miêu Thành An và Chu Di, thân thể giống hệt với Lý Tư Quảng bị Huyết Sát đao pháp rút khô tinh huyết hồn phách trước đó, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro, lại theo cơn gió mạnh khi Yếm Sinh Đao nhảy múa cuốn lên, gào thét tản đi khắp nơi, trong khoảnh khắc đã không còn bao nhiêu dấu vết.

Trong lòng Bùi Lăng đã không có chút dao động nào: "... Đệt."

Hệ thống tiếp tục tu luyện Huyết Sát đao pháp từng lần một, ngay lúc bầu trời phía đông tảng sáng, Bùi Lăng bắt đầu nóng nảy, bỗng nhiên hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng.

Giống như đột nhiên thoát khỏi một cái hộp nhỏ hẹp, trọng lượng của Yếm Sinh Đao lập tức trở nên nhẹ như sợi lông, cứ như căn bản không tồn tại!

Vào lúc này, hệ thống ngừng tu luyện: "Leng keng! Lần tu luyện này hoàn thành, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng không quan tâm việc đánh giá.

Chương 44: Không có tiền nửa bước khó đi!

Hắn hoạt động tay chân, vung vẩy Yếm Sinh Đao, đứng nguyên tại chỗ múa lại trọn bộ đao pháp một lần, không khỏi giật mình: Lúc này cơ thể của hắn vô cùng quen thuộc với Yếm Sinh Đao, dường như đã trở thành một bộ phận trên thân thể của mình, đến mức sau khi nắm chặt chuôi đao, đủ loại phản ứng đều rất tự nhiên, không cần phân tâm cân nhắc.

"Hệ thống làm tốt lắm!" Bùi Lăng thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt Yếm Sinh Đao, trong lòng cũng kiên định hơn mất phần, tiếp theo trở tay cho hệ thống một đánh giá kém hai sao, chợt nhìn một đống hỗn độn ở chung quanh, suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả?

Ba vạn linh thạch hạ phẩm... Không, không thể tính như vậy.

Ba người Lý Tư Quảng đều có chỗ dựa ở trong tông môn, rất có thể tiền phạt sẽ tính theo mốc cao nhất chín vạn linh thạch hạ phẩm.

Thậm chí dứt khoát trực tiếp giết hắn, cùng lắm thì nộp cho tông môn một khoản tiền phạt.

Cho nên việc gấp gáp nhất hiện nay là phải nhanh chóng rời khỏi Trọng Minh tông!

Nếu không ai biết sẽ gặp phải tên người nhà tài đại khí thô nào, tiễn hắn một đoạn?

Vấn đề là Bùi Lăng vừa tới Trọng Minh tông, lúc tới còn ngồi Huyền Cốt Lăng m Chu, trực tiếp dừng ở Trảm Trần đài. Bây giờ hắn muốn rời khỏi Trọng Minh tông cũng không biết nên chạy đi đâu.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra bộ đồng phục ngoại môn đệ tử còn chưa kịp thay từ trong túi trữ vật ra, đổi bộ quần áo dính đầy vết máu trên người mình, lại xé áo thành mảnh dài, bao bọc toàn bộ Yếm Sinh Đao tránh gặp rắc rối.

Tiếp theo dọn dẹp sơ qua cả căn phòng một chút, bảo đảm lúc đứng ở ngoài viện sẽ không nhận ra cái gì không ổn, liền cầm túi trữ vật và minh bài của ba người đi ra cửa. Hắn mở cấm chế đi ra ngoài, trước tiên đến một khu rừng rậm ở sau núi, tìm một nơi có cỏ cây sum sê, chôn đồ vật ở dưới một bụi cây, che giấu một chút, sau khi nhớ kỹ vị trí, lúc này mới phân biệt phương hướng đi tìm Bùi Hồng Niên.

Dựa theo lời Bùi Hồng Niên đã nói hôm qua, Bùi Lăng thuận lợi tìm được chỗ ở của hắn ta.

Hiển nhiên tộc huynh này rất nghe lời Tôn Ánh Lan, còn không có ý mở cửa cho hắn đi vào: "Hôm qua ngươi không nghe thấy Ánh Lan sư muội nói gì sao? Về sau đừng tới tìm ta! Nếu không Ánh Lan sư muội nhìn thấy sẽ không vui."

Cái tên liếm cẩu này... Trong lòng Bùi Lăng không còn gì để nói, nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào khác, liền nói: "Tộc huynh, hôm qua là ta xúc động, sau đó ta nghĩ biết đâu sau này vị Tôn sư tỷ này sẽ là tộc tẩu của ta, hôm qua ta không nên đối xử với nàng như thế. Nhưng ta vừa tới Thánh tông, trên người không có một viên linh thạch nào, muốn nhận lỗi với Tôn sư tỷ cũng không tiện. Hay là tộc huynh nói cho ta biết làm thế nào rời tông Ta đi ra ngoài tìm mấy thứ mà nữ hài tử thích cho Tôn sư tỷ."

"Rời tông?" Nghe nói là vì Tôn Ánh Lan, sắc mặt Bùi Hồng Niên thoải mái hơn nhiều, chỉ là suy nghĩ, rồi vẫn lắc đầu, "Ngươi không thể rời tông."

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, nói: "Vì sao? Ta cũng không thấy trên môn quy có quy định không cho ngoại môn đệ tử rời tông?"

"Đương nhiên tông môn không hạn chế ngoại môn đệ tử rời tông, nếu không trước đó ta quay về kiểu gì?" Bùi Hồng Niên nói, "Vấn đề là, tông môn rộng lớn, từ Hòe m phong đến sơn môn cũng khoảng ngàn dặm, lúc ngươi đến vào trước đó, Huyền Cốt Lăng m Chu đi một lát là đến nơi. Bây giờ ngươi muốn đi ra ngoài, m Thi Vân rẻ nhất, thuê một chuyến cũng phải mười viên linh thạch hạ phẩm, ngươi không có một viên linh thạch nào, định đi kiểu gì?"

Bùi Lăng như muốn nôn ra máu: "Vậy ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở lại Hòe m phong cả đời?"

Tục ngữ nói không có tiền nửa bước khó đi, đây mẹ nó thật sự là nửa bước khó đi!

"Ngươi nhất định muốn rời tông làm gì?" Bùi Hồng Niên hỏi ngược lại, "Ngoại môn đệ tử một nghèo hai trắng thì thôi đi, sao tông môn có thể không cân nhắc chứ? Trong Tạp Ủy tư phía sau Chư Sự đường, mỗi ngày đều công bố rất nhiều nhiệm vụ, ngươi đi xem nhận lấy cái thích hợp nhất là được."

Bùi Lăng thử dò xét: "Vậy tộc huynh có thể cho ta mượn mười viên linh thạch hạ phẩm không? Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ trả lại cho ngươi?"

Bùi Hồng Niên không chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Ta đã đưa hết linh thạch cho Ánh Lan sư muội, đâu còn thừa cho ngươi?"

"..." Bùi Lăng cũng không muốn nói với tên liếm cẩu này một câu nào, quay đầu bước đi.

Hắn vội vàng đến Tạp Ủy tư, đó là một đại sảnh chiếm diện tích rộng lớn, người người nhốn nháo, rất ồn ào, còn chưa tiến vào đã nghe có người luôn miệng gào to, đội ngũ tìm người, tự báo kỹ nghệ yêu cầu nhiệm vụ, có chuyện rắc rối cần tìm tu sĩ chuyên nghiệp, cò kè mặc cả... Ồn ào như chợ bán thức ăn.

Chương 45: Độc nhất là lòng dạ đàn bà (1)

Bùi Lăng vất vả chen vào, đã thấy bên trong rất đơn sơ, trong tầm mắt không có bất kỳ vật trang trí gì, chỉ có pháp trận rõ ràng trải rộng trên vách tường xung quanh, độ cao khoảng ngang eo, có một vòng lỗ thủng lít nha lít nhít.

Bùi Lăng quan sát một lát, mới học theo dáng vẻ của những người khác, cắm minh bài vào trong một cái lỗ thủng bỏ trống.

Trên mặt tường trước mặt hắn lập tức hiện ra một đoàn hắc vụ, chậm rãi hóa thành từng hàng chữ:

Cái thứ nhất là trồng một loại linh thực gọi là Quỷ Diện thảo, trong vòng ba tháng, thù lao năm viên linh thạch hạ phẩm... Bùi Lăng chưa xem xong đã từ bỏ.

Cái thứ hai là giúp đỡ đưa tin, yêu cầu là có tọa kỵ của mình, đi trong vòng một tháng, thù lao ba viên linh thạch hạ phẩm... Cũng từ bỏ.

Cái thứ ba chăm sóc linh thú, chủ yếu phụ trách xử lý mấy thứ bài tiết, trong vòng một tháng, thù lao? Thù lao cũng là mấy vật bài tiết, dịch nhờn cần xử lý... Cút!

Cái thứ tư là Chú Khí phong tuyển nhận học đồ, yêu cầu vững vàng chịu làm có thể chịu được cực khổ, tốt nhất có thiên phú nhất định, ưu tiên người có cơ sở luyện thể tốt, ừ, không trả linh thạch, nhưng có thể đứng ngoài quan sát nội môn sư huynh đúc khí? Lão tử cút mẹ đi!

Trên cơ bản các nhiệm vụ sau đó đều giống nhau, Bùi Lăng lòng nóng như lửa đốt, hắn không biết nhân duyên của ba người Lý Tư Quảng như thế nào, phải bao lâu mới có người phát hiện tin bọn họ chết, nhưng cân nhắc chỗ dựa của bọn họ, lúc này ở lại tông môn một khắc là chịu dày vò một khắc.

Nếu không phải không có mười viên linh thạch, hắn đã sớm đi thuê m Thi Vân chạy trước rồi lại nói.

Chịu đựng xem cả nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy một nhiệm vụ có thù lao khá cao: "Điều tra sự thật cái chết của cả nhà Hàn thị sơn trang, thời hạn một tháng, thù lao tám trăm viên linh thạch hạ phẩm."

Trong lòng hắn vui mừng, đang muốn không quan tâm nhận trước, ai ngờ tinh mắt nhìn thấy phần sau có một câu: "Nhiệm vụ giới hạn đệ tử Luyện Khí tầng sáu trở lên mới có thể tiếp nhận."

Bùi Lăng: "..."

Hắn lại nhìn cái khác, phát hiện thù lao khá cao, trọng điểm là cần rời khỏi tông hoàn thành nhiệm vụ, lại yêu cầu ít nhất là Luyện Khí tầng sáu.

Lại không phải trong đội ngũ nhất định phải có ít nhất một người Luyện Khí tầng sáu.

Nhìn đến đây, Bùi Lăng quyết đoán thu hồi minh bài, bắt đầu đi dạo trong đại sảnh, muốn gia nhập một đội ngũ nhận nhiệm vụ rời tông.

Đội ngũ tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là có thể dẫn hắn rời khỏi tông môn càng nhanh càng tốt!

Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt một đệ tử đang lớn tiếng gào to cần tìm hai đồng môn nhận nhiệm vụ giải quyết yêu thú nào đó: "Vị sư huynh này, ngươi thấy ta như thế nào?"

Đệ tử kia thấy có người tới, vốn lập tức nở một nụ cười nhiệt tình, sau khi nhìn kỹ tu vi, khuôn mặt lập tức lạnh tanh: "Ngươi mới Luyện Khí tầng bốn đến xem trò vui gì chứ? Nhanh cút đi, đừng làm chậm trễ việc của lão tử."

"Sư huynh, mặc dù ta chỉ là Luyện Khí tầng bốn..." Bùi Lăng còn muốn tranh thủ một chút, nhưng đệ tử kia lại đã tươi cười, đi lướt qua hắn đón một đệ tử Luyện Khí tầng sáu, vô cùng nhiệt tình nói: "Vị sư đệ này..."

Bùi Lăng: "..."

Hắn sờ mũi, ngượng ngùng đi ra, đi tìm một người khác: "Vị sư tỷ này..."

"Tiểu sư đệ, ngươi đang tìm đội ngũ?" Nữ đệ tử kia đứng cách đó không xa, đã nhìn rõ ràng chuyện vừa rồi, nghe vậy như cười mà không phải cười, "Chỉ là tu vi của ngươi thật sự hơi thấp, dẫn ngươi rời tông là việc rất vất vả..."

Lời này nghe như còn có hy vọng, Bùi Lăng lập tức xốc lại tinh thần: "Sư tỷ, vậy ta có thể không..."

Còn chưa nói hết câu, cả người hắn cứng đờ trơ mắt nhìn vị sư tỷ eo gấu lưng hổ, trên mặt đầy vẻ dữ tợn này không coi ai ra gì vươn tay véo eo hắn một cái, tiếp theo không chút khách sáo sờ vào trong vạt áo của hắn.

Đậu xanh!!!

Bùi Lăng lập tức cách xa ba mét: "Xin lỗi sư tỷ, ngươi nói rất đúng, tu vi của sư đệ quá thấp không xứng vào đội ngũ của ngươi!"

Nói xong co cẳng bỏ chạy, sợ bị nàng bám lấy.

Nhận được bài học vừa rồi, lần này Bùi Lăng không dám tìm nữ tu nói chuyện nữa, đứng trong đám người quan sát một lát, mới đi về phía một nam đệ tử lớn tuổi: "Vị sư huynh này, ta..."

"Luyện Khí tầng bốn, muốn thêm đội ngũ rời tông làm nhiệm vụ?" Nam đệ tử này đánh giá hắn một chút, không định mở miệng xua đuổi, cũng không động tay động chân, Bùi Lăng mới thở phào, chỉ thấy hắn ta duỗi một tay ra, dửng dưng nói, "Chỉ phụ trách dẫn ngươi vừa đi vừa về, mặc kệ sinh tử, không tính nhiệm vụ, hai mươi viên linh thạch hạ phẩm một chuyến! Ngoại trừ dẫn ngươi vừa đi vừa về, sẽ cố hết sức quan tâm sự an toàn của ngươi, bốn mươi viên linh thạch hạ phẩm một chuyến! Nhiệm vụ tính ngươi một phần, chia năm phần mười thù lao nhiệm vụ! Nếu muốn toàn bộ đội ngũ vây quanh một mình ngươi..."

Chương 46: Độc nhất là lòng dạ đàn bà (2)

Bùi Lăng thở sâu: "... Làm phiền rồi."

Hắn không nghe xong đã quay đầu bỏ đi.

Mẹ nó môn quy thế nào có đệ tử thế nấy, những đồng môn người sau tham tiền hơn người trước!

Nếu lão tử có nhiều linh thạch như vậy, còn cần ăn nói khép nép với các ngươi ở đây sao?

Bùi Lăng đang tức giận không chú ý đến có người đứng cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên xoay người nhanh chóng rời khỏi Tạp Ủy tư, quen thuộc chạy đến trước một cái sân nhỏ trồng không ít hoa tươi, trước cửa còn có một hồ nước nho nhỏ: "Tôn sư tỷ, ta vừa thấy Bùi Lăng kia ở Tạp Ủy tư, ngươi đoán hắn đang làm gì? Hắn lại đang tìm đội ngũ, muốn rời tông làm nhiệm vụ! Ha ha, người này cũng không xem mình có tu vi gì! Bây giờ tất cả đội ngũ đều từ chối hắn, chúng ta có cần đến đó dạy dỗ hắn một trận không?"

Vốn Tôn Ánh Lan đang tu luyện, bị quấy rầy như vậy thấy không vui, nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lên.

Nàng ở ngoại môn nhiều năm như vậy, dựa vào vẻ ngoài và tâm kế, không thể nói không gặp khó khăn, nhưng không một ai dám đối xử với nàng như Bùi Lăng.

Sau việc hôm qua, dù Bùi Hồng Niên vừa cúi đầu vừa hèn mọn thề thốt, nhưng Tôn Ánh Lan vẫn khó bỏ qua cơn giận còn sót lại, âm thầm thề nhất định phải trả thù Bùi Lăng.

Lúc này nghe nói như thế, đang muốn đồng ý, chỉ là suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Ngươi xác định hắn đang tìm đội ngũ? Hơn nữa còn muốn nhận nhiệm vụ rời tông?"

"Đương nhiên rồi sư tỷ!" Người này vội vàng nói, "Ta đứng trong đám người nghe được rõ ràng! Thoạt nhìn Bùi Lăng này là người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cũng không nhìn thử xem vì sao tông môn lại quy định cần có Luyện Khí tầng sáu mới được nhận những nhiệm vụ kia? Có lẽ hắn ỷ vào gia thế Bùi gia đã quen diễu võ giương oai ở nơi nhỏ bé kia, đến Thánh tông còn không biết rõ trời cao đất rộng..."

"Đã vậy, vậy ta sẽ giúp hắn một chút!" Tôn Ánh Lan cười lạnh cắt ngang lời nói của hắn ta, phân phó, "Triệu Nham, ngươi đến chỗ Trần Hoàn Trần sư huynh một chuyến đi, cứ nói ta tìm được tài liệu huyết tế cuối cùng cho Chiêu Hồn Phiên của hắn, thiên phú tư chất của Bùi Lăng này không kém Bùi Hồng Niên, hơn nữa còn trẻ trung hơn, khí huyết dồi dào, rất phù hợp để hắn luyện chế."

Triệu Nham đến báo tin nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo hơi ghen tỵ nói: "Tư chất của Bùi Lăng này không tệ? Bùi Hồng Niên bị ngu sao? Loại tộc đệ thế này chèn ép còn không kịp, lại dẫn vào Thánh tông."

"Ngu!" Tôn Ánh Lan lườm hắn ta, cười lạnh nói, "Mặc dù Bùi Hồng Niên dựa vào thiên phú vẽ phù lục, tạo dựng quan hệ với Trịnh sư huynh nội môn, nhưng đầu óc của hắn thì có bao nhiêu mặt mũi trước mặt Trịnh sư huynh hả? Có thể đặc biệt dẫn theo Bùi Lăng này, tất nhiên Bùi Lăng có chỗ hơn người. Nếu Bùi Lăng có thể có thành tựu, hắn là tông tử Bùi thị, chẳng phải sẽ được thơm lây sao? Cứ nói suy đoán này cho Trần sư huynh, Trần sư huynh tự có quyết đoán."

Thấy Triệu Nham còn đang suy nghĩ, không nhịn được giậm chân thúc giục, "Còn không đi nhanh! Chẳng may Bùi Lăng liên tục gặp khó khăn, từ bỏ việc này thì sao?"

"Ồ... Ồ... Được!" Triệu Nham giật mình, vội vàng nói, "Ta đi tìm Trần sư huynh."

Không lâu sau, trước mấy tòa trúc lâu nối liền nhau, một nam tu da mặt trắng nõn, khí chất âm nhu hơi nhíu mày: "Bùi Lăng? Người này có lai lịch gì? Hình như trước đó chưa từng nghe nói đến người này ở Hòe m phong?"

"Trần sư huynh, ngươi yên tâm, Bùi Lăng này là người do tên phế vật Bùi Hồng Niên mang đến từ Bùi gia." Triệu Nham vội vàng nói, "Là tộc đệ của Bùi Hồng Niên, đệ tử nổi bật nhất của Bùi thị. Chỉ là thiên tư xuất chúng, Bùi Hồng Niên được gia tộc nhờ vả, lúc này mới cả gan nói với Trịnh sư huynh, đưa hắn vào tông môn."

Trần Hoà là người cẩn thận, mặc dù đã tính kế rất đồng môn tiến vào Chiêu Hồn Phiên, để gia tăng uy lực của phù khí, nhưng xưa nay không trêu chọc những người mà mình không trêu chọc nổi.

Lúc này nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến, nói: "Trịnh sư huynh là người cao ngạo, nghe nói lần này rời tông cùng với Lệ tiên tử, nhưng lại không biết Bùi Lăng này may mắn đi theo hai vị này cả quãng đường, có để lại ấn tượng nhất định cho bọn họ hay không?"

Đừng nói tới Lệ tiên tử, chỉ với thân phận thực lực của Trịnh Kinh Sơn, cũng không đáng đến Trần Hoàn đắc tội đối phương vì Bùi Lăng.

Dù sao có nhiều ngoại môn đệ tử như vậy, lừa ai không phải lừa?

"Sư huynh suy nghĩ nhiều, Tôn sư tỷ đã hỏi rõ Bùi Hồng Niên." Triệu Nham biết Tôn Ánh Lan một lòng muốn đưa Bùi Lăng vào chỗ chết, hơn nữa tốt nhất là sống không bằng chết, lúc này liền nói, "Bùi Lăng này chỉ là vận khí tốt, lúc ấy Lệ tiên tử thuận lợi lấy được bộ thành anh chi pháp của La trưởng lão kia, tâm trạng không tệ, Trịnh sư huynh thấy thế cũng hơi vui vẻ... Bùi Hồng Niên đến cầu xin đúng lúc bọn họ đang vui vẻ, bọn họ thuận miệng đồng ý."

Chương 47: m Thi Vân

"Trên thực tế, lúc Huyền Cốt Lăng m Chu đỗ xuống Trảm Trần đài, dù là Lệ tiên tử hay Trịnh sư huynh đều không xuất hiện trên boong thuyền."

"Có thể thấy hoàn toàn không thèm để ý hai huynh đệ này."

"Nếu không, sao Tôn sư tỷ lại đề cử cho sư huynh chứ? Chẳng lẽ Tôn sư tỷ muốn đắc tội Trịnh sư huynh và Lệ tiên tử sao?"

Trần Hoàn suy nghĩ một lát, vẻ mặt dần thả lỏng, gật đầu nói: "Đã vậy, vậy coi như ta nợ Tôn sư muội một nhân tình."

Nói xong phân phó nữ tu có vẻ ngoài khá giống hắn ta đang đứng ở bên cạnh, "Theo ta đến Tạp Ủy tư một chuyến."

Vào lúc này, trong Tạp Ủy tư, Bùi Lăng đang cúi đầu âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ngay vừa rồi, hắn nghe người ta nhắc đến ba người Lý Tư Quảng!

Mặc dù chỉ là đệ tử nào đó thuận miệng nhắc một câu, cũng không có ý đi tìm ba người Lý Tư Quảng, nhưng cũng khiến Bùi Lăng hãi hùng khiếp vía, sợ ngay sau đó, đã có tuần tra đệ tử từ trên trời giáng xuống, bắt hắn tới Hình đường tra hỏi...

Chỉ là liên tục bị bảy tám đội ngũ cự tuyệt, thậm chí có sư huynh tốt bụng trực tiếp nói cho hắn biết, không có đội ngũ sẽ miễn phí nhận loại gánh nặng như hắn, hoặc là bỏ linh thạch, hoặc là cố gắng trả giá bằng thứ khác ví dụ như nhan sắc, nếu không nên ngoan ngoãn ở trong tông, làm đến nơi đến chốn thì tốt hơn.

Dù sao trên dưới Thánh tông, làm cái gì cũng cần linh thạch, phần lớn đệ tử đều bận rộn bôn ba vì kiếm sống, lấy đâu ra thời gian rảnh làm người tốt chuyện tốt?

Bùi Lăng nghe vậy vô cùng tức giận, lúc đang vội vàng suy nghĩ cách đối phó, một nam một nữ chen tới từ trong đám người, nhìn vẻ ngoài có lẽ là huynh muội, bọn họ vừa chào hỏi rất nhiều người xung quanh, vừa vô tình hay cố ý lộ ra mình mới nhận nhiệm vụ, lập tức phải khởi hành, chỉ là đúng lúc đội ngũ thiếu người, cho nên mới tạm thời đi tìm một người cho đủ số.

Có một nam đệ tử tiến lên hỏi: "Trần sư huynh, xin hỏi các ngươi muốn tu sĩ thế nào? Ngươi xem ta được không?"

"Thật xin lỗi, ngươi có tu vi quá cao, ta chỉ cần đệ tử Luyện Khí tầng ba bốn." Trần Hoàn mắt nhìn Triệu Nham, ôn hòa cười nói, "Dù sao lần này đi ra ngoài chủ yếu là vì rèn luyện cho muội muội ta, cho nên tốt nhất có thực lực tương đương với muội muội ta."

Đường muội Trần Mị đứng ở bên cạnh hắn ta, nở nụ cười xấu hổ hơi sợ hãi, thoạt nhìn thướt tha lại rất yếu đuối.

Đôi mắt Bùi Lăng lập tức sáng bừng lên, đám người đi qua: "Vị sư huynh này, ngươi xem ta có được không? Đúng lúc ta là Luyện Khí tầng bốn!"

Bởi vì lúc trước bị từ chối quá nhiều lần, lúc hắn nói lời này cũng không ôm hi vọng gì.

Ai biết Trần Hoàn tùy ý liếc hắn một cái, nói: "Được, nhưng chúng ta phải xuất phát luôn, ngươi có thể không?"

"Có thể! Đương nhiên có thể!" Bùi Lăng quá vui mừng, không chút do dự nói, "Xin hỏi sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Trần Hoàn là người đa nghi, thấy hắn dễ lừa như vậy, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ đến Bùi Lăng xuất thân từ thành nhỏ vắng vẻ, hôm qua mới đến Thánh tông, hôm nay liền muốn rời tông... Vậy tính cách không vững vàng, dễ bị lừa cũng không kỳ quái.

Thế là dẫn theo Bùi Lăng rời khỏi Tạp Ủy tư, đến chỗ hẻo lánh, vừa ra hiệu Trần Mị đi gọi những người khác đến vừa chậm rãi nói: "Vị sư đệ này, ta họ Trần, tên là Trần Hoàn..."

Hắn ta giới thiệu bản thân, tỏ vẻ lần này đã nhận mấy nhiệm vụ rời tông, hơn nữa bản thân là Luyện Khí tầng sáu, giữa chừng sẽ phải rời khỏi đội ngũ, tự đi làm một nhiệm vụ.

"Ta cũng không lừa ngươi, lần này ta đi ra ngoài chủ yếu là vì để muội muội ta học hỏi thêm chút kiến thức, chỉ là phí ra vào của Thánh tông không thấp, vì đền bù tổn thất, lúc này ta mới nhận thêm một nhiệm vụ." Trần Hoàn ăn nói nhã nhặn, thoạt nhìn thái độ rất thành khẩn, "Chờ sau khi rời đi, còn phải làm phiền ngươi quan tâm muội muội ta nhiều hơn, nha đầu này được trong nhà bảo về quá tốt, không biết đề phòng gì. Chút nữa đến phố phường dưới chân núi, nếu không có đồng môn quan tâm, gần như mở to mắt bị tán tu lừa đi!"

Lời nói bóng gió, vì vậy hắn ta một Luyện Khí tầng sáu, lại không tìm người có tu vi hơn người, đặc biệt tìm một người có thực lực không khác muội muội hắn ta là bao giống Bùi Lăng. Cũng vì sợ lúc mình rời đi làm nhiệm vụ riêng, Bùi Lăng sẽ làm hại muội muội hắn ta.

Bùi Lăng cũng trịnh trọng cam đoan: "Trần sư huynh ngươi yên tâm, mọi người đã cùng trong một đội ngũ, vậy có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Ta nhất định sẽ bảo vệ Trần sư tỷ thật tốt!"

Chỉ cần hắn rời tông sẽ tìm cơ hội chạy trốn.

Đến lúc đó, ai quan tâm sự sống chết của hai huynh muội này?

"Tông môn phạt tiền quá cao, phải nhanh chóng lừa gạt tiểu tử này ra ngoài!"

Chương 48: Nhiệm vụ (1)

Trần Hoàn cũng nghĩ như vậy, "Chiêu Hồn Phiên của ta được tế luyện gần đủ rồi, sau khi lấy tinh huyết hồn phách của tiểu tử này, chắc chắn uy lực sẽ lên tầng cao hơn, đến lúc đó..."

Trong lòng hai người nghĩ như vậy, đều sợ đối phương đổi ý, nên thái độ càng thân thiết hơn.

Thế là chờ Trần Mị dẫn theo ba người tới, đã thấy Trần Hoàn và Bùi Lăng như bạn thân thiết thất lạc nhiều năm, đã cực kì hòa thuận hợp ý.

"Bùi sư đệ, để ta giới thiệu cho ngươi." Trần Hoàn thấy đám người Trần Mị, vô cùng nhiệt tình nói, "Đây là Trần Mị, muội muội ngốc nghếch của ta, Luyện Khí tầng bốn. Đây là Hoàng Hiển, tu vi Luyện Khí tầng năm; đây là Trương Trọng Cầm, tu vi Luyện Khí tầng năm; còn có một người là Tiêu Đạp Toa, tu vi Luyện Khí tầng năm... Chúng ta đều quen biết nhiều năm, hôm nay lại có một thiếu niên anh tài như Bùi sư đệ tài gia nhập, thật sự nên uống cạn một chén lớn!"

Sau khi người đến đông đủ, nói mấy câu khách sáo, Trần Hoàn lập tức dẫn đám người chạy tới một cài đài bằng phẳng xây dựng trong mây mù ở trên núi.

Bây giờ đã có mấy đội ngũ xếp hàng ở đây, mặc dù không nhiều đội ngũ lắm, nhưng dù là Trần Hoàn hay Bùi Lăng, cũng chờ sốt ruột như đang ngồi bàn chông, nếu không phải chen ngang sẽ bị phạt mười viên linh thạch, bọn họ hận không thể trực tiếp chen đến chỗ đầu tiên.

Sau một lát, cuối cùng đã đến lượt bọn họ, Trần Hoàn trực tiếp móc ra mười viên linh thạch, nói với đệ tử phụ trách ở chỗ này: "Một đóa m Thi Vân, làm phiền nhanh một chút, nhiệm vụ khẩn cấp!"

Đệ tử kia cũng không nói chuyện, ném mười viên linh thạch vào trong pháp trận ở bên cạnh, pháp trận lập tức bành trướng ra một luồng sương mù màu đen ở trên không, ngay sau đó một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, trộn lẫn đám sương mù lẻ tẻ kia thành một đám mây.

"Bùi sư đệ, lên đây đi." Trần Hoàn bước lên đầu tiên, rõ ràng hắn ta đang đạp lên đám mây như sương mù, nhưng không biết vì sao hắn ta lại đứng lên đó như đạp đất bằng.

Bùi Lăng hơi tò mò đứng nhìn, rồi mới cẩn thận bước lên, chẳng những chỗ dưới chân không mềm mại như trong dự đoán, ngược lại vô cùng rắn chắc.

Chờ sau khi tất cả mọi người đi lên, Trần Hoàn bắt pháp quyết, m Thi Vân bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiếp theo tốc độ dần nhanh hơn, lướt về phía đông nam.

"Trần sư huynh." Bùi Lăng thấy thế liền hỏi, "Sơn môn Thánh tông ở phía đông nam sao?"

"Bùi sư đệ mới nhập môn hôm qua, chẳng trách lại không biết." Trần Hoàn nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, "Thật ra sơn môn chính thức của Thánh tông nằm ở phía chính nam! Nhưng toàn bộ tông môn đều bị Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận bao phủ, để tiện cho môn nhân đệ tử ra vào, vì vậy sắp đặt lối đi ở bốn phương tám hướng, chỉ cần xác nhận minh bài là có thể thông hành... Nếu đi từ phía đông nam sẽ gần với đích đến của chúng ta hơn, vì vậy ta chọn phương hướng này."

Bùi Lăng suy nghĩ, nói: "Nói vậy, sau khi rời tông, minh bài sẽ không có quá tác dụng lớn sao?"

"Sao có thể?" Hoàng Hiển tiếp lời, vừa nãy người này không nói lời nào, dường như hơi chướng mắt Bùi Lăng, bây giờ lại cười lạnh, "Lúc nhập tông phải lấy tinh huyết điểm Mệnh Hồn Đăng, trong Mệnh Hồn Đăng sẽ phân ra một sợi khí tức để chế tác ra minh bài này. Lúc ở trong tông phải luôn mang theo bên người. Lúc rời tông, đây là thứ chứng minh thân phận của chúng ta, dùng để điều động tướng soái Thánh tông, tông môn cũng có thể dùng để định vị cứu viện lúc gặp nạn!"

"... Hoàng sư huynh, nói vậy, dù đã rời tông thì minh bài cũng có rất nhiều tác dụng kỳ diệu?" Trong lòng Bùi Lăng chấn động, trên mặt lại tỏ vẻ tò mò hỏi, "Nếu không cẩn thận làm mất thì sẽ thế nào?"

Hoàng Hiển cười hắc hắc, không nói chuyện.

Ngược lại Trần Mị khẽ khàng tiếp lời: "Nếu ném đi, thật ra cũng không sao cả, dù sao còn có Mệnh Hồn Đăng ở đó, lúc về tông xác nhận thân phận, làm lại một cái khác là được. Chỉ là rất đắt, tốn tận 50 viên linh thạch hạ phẩm."

Bùi Lăng cố bình tĩnh lại, nói: "Nói đến linh thạch, hôm qua ta lật xem môn quy của tông môn, phát hiện gần như việc gì cũng có thể dùng linh thạch để giải quyết. Nhưng cũng cho khoảng thời gian không ngắn để chuẩn bị. Đã vậy, nếu có người, ta chỉ cảm thấy tò mò thôi, nếu có người nợ Thánh tông rất nhiều linh thạch, lại tìm cơ hội chuồn khỏi tông môn, bỏ trốn mất dạng... Vậy chẳng phải Thánh tông đột nhiên tổn thất sao?"

"Ngươi tưởng Thánh tông ngốc như ngươi à?" Tiêu Đạp Toa vẫn không có biểu tình gì, nghe vậy cũng vui vẻ, che miệng cười nói, "Thật ra Thánh đã được coi là tông môn dễ nói chuyện nhất trong Ma đạo, có thể dùng linh thạch giải quyết mọi việc. Nhưng mọi người đều biết, ngàn vạn lần không thể thiếu linh thạch của Thánh tông!"

Chương 49: Nhiệm vụ (2)

"Đừng nói thiếu nhiều còn muốn trốn nợ, lúc trước có đệ tử thiếu một trăm viên linh thạch, lại lớn tuổi hao hết tiềm lực, muốn nhận một nhiệm vụ lẩn trốn ra ngoài, thuận tiện quỵt nợ. Nhưng Thánh tông trực tiếp phái ra ba vị tu sĩ cao hơn một đại cảnh giới đặc biệt truy sát! Tìm kiếm tròn hai mươi năm, thật sự tìm ra người này, hắn đổi tên đổi họ xây dựng gia tộc, cả nhà từ trên xuống dưới đều bị nghiền xương thành tro!"

"Ừng ực..." Bùi Lăng giấu ngón tay ở trong tay áo hơi run rẩy, sau khi chật vật nuốt ngụm nước miếng, hắn gắng gượng vừa cười vừa nói: "Thật sao? Đệ tử kia cũng thật là... Ừ... Thật sự cả gan làm loạn! Lại dám quịt nợ của Thánh tông!"

Hắn không dám tiếp tục đề tài này, vội vàng chuyển hướng nói, "Đúng rồi, Trần sư huynh, lần này chúng ta nhận nhiệm vụ gì?"

"Lần này chúng ta nhận ba nhiệm vụ, trong đó có hai cái là để ngươi và Mị Nhi luyện tập, đều ở gần Loa Sơn thành." Trần Hoàn mỉm cười, ôn hòa nói, "Có một cái là của ta, Hoàng sư đệ, Trương sư đệ và Tiêu sư muội đi làm, cách Loa Sơn thành khoảng ba trăm dặm, đi săn giết một yêu thú Luyện Khí tầng sáu. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm với hai người các ngươi, vì vậy đến lúc đó sẽ sắp xếp cho các ngươi ở đằng xa."

Trần Mị hơi xấu hổ nhìn Bùi Lăng: "Bùi sư đệ, đến lúc đó xin quan tâm nhiều hơn, ta nghe nói nơi đó sâu trong rừng, đang là ban ngày cũng rất tối tăm, hơi đáng sợ."

"Trần sư tỷ yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi." Bùi Lăng không yên lòng nói, trong lòng không ngừng nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ?

Tiêu Đạp Toa nói đệ tử kia chỉ nợ một trăm viên linh thạch mà thôi, nhưng hắn nợ cả ba vạn thậm chí là mười vạn linh thạch!

Thánh tông có thể buông tha hắn sao?

Hơn nữa đó còn là một đệ tử cũ, theo lý sự hiểu biết của hắn ta với Thánh tông, với Tu Chân Giới, thậm chí cả tu vi đều cao hơn hắn nhiều, như vậy cũng không tránh thoát, hắn không cảm thấy mình sẽ may mắn hơn.

Nhưng nếu không trốn, vậy cũng chỉ có thể trả nợ.

Hắn phải làm thế nào để trả khoản nợ lớn như thế?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nhịn được lại hỏi: "Trần sư huynh, lần này chúng ta làm xong nhiệm vụ trở về, bình thường có thể cầm bao nhiêu linh thạch?"

"Này! Ngươi còn chưa làm gì đâu, chỉ nghĩ đến linh thạch?" Dường như Tiêu Đạp Toa cũng có chút thiện cảm với Trần Hoàn, thấy khó chịu với thái độ này của Bùi Lăng, "Nếu không phải Trần sư huynh tốt bụng, với tu vi của ngươi, có đội ngũ nào cần ngươi?"

Bùi Lăng mỉm cười xấu hổ, vẫn kiên trì nhìn Trần Hoàn.

Hắn vừa trò chuyện với Trần Hoàn khá vui vẻ, lúc này Trần Hoàn cũng không tiện trở mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Điều này phải xem cụ thể tình hình hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, dù sao nếu còn một ít mà các ngươi không làm được, để ta giúp một tay, chắc chắn ta cũng phải lấy đi một phần..."

"Trong số hai nhiệm vụ đó, việc đưa tin cho thành chủ Loa Sơn thành chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng diệt trừ hoa yêu trong sơn cốc ngoài Loa Sơn thành lại không đơn giản như vậy."

"Nếu cả hai nhiệm vụ đều không cần ta nhúng tay, các ngươi tự hoàn thành. Vậy..."

Hắn ta bình tĩnh liếc nhìn Bùi Lăng, cố ý báo một số lượng tự nhận chắc chắn sẽ khiến đối phương động lòng, "Chuyến này có thể nhận ít nhất hai mươi viên linh thạch hạ phẩm!"

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt: Ít như vậy?

Hai nhiệm vụ mới được hai mươi viên linh thạch hạ phẩm, vậy phải đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể tích lũy đủ tiền phạt?

"..." Sau khi Trần Hoàn nói xong, liền đợi Bùi Lăng tỏ ra sợ hãi than thở vui mừng, thậm chí còn biết ơn mình, ai ngờ tiểu tử này lại tỏ ra thất vọng?!

Không chỉ Trần Hoàn, đám người Hoàng Hiển thấy thế cũng tỏ ra không vui.

Bầu không khí lại gượng gạo một lúc, Bùi Lăng gượng cười nói: "Đa tạ Trần sư huynh. Nhưng không biết còn có cách nào kiếm linh thạch nhanh hơn không?"

"Có!" Trần Hoàn còn chưa mở miệng, Hoàng Hiển đã cười lạnh thành tiếng, nói, "Chư Pháp các, Bách Bảo lâu, tùy tiện cướp sạch một cái, cầm đồ bên trong đến phường thị bán, tất nhiên không phải lo linh thạch! Hoặc là, đi cướp Chú Khí phong, Luyện Đan phong cũng được!"

Thấy Bùi Lăng muốn nói lại thôi, hắn ta liên tục cười lạnh, "Sao nào? Bùi sư đệ còn muốn cách không phạm tội lại có được rất nhiều tài nguyên sao? Nếu có cách như vậy, chúng ta cần gì phải hối hả ngược xuôi, không phải ở lại tông môn tu luyện sẽ tốt hơn sao?!"

"Bùi sư đệ, có lẽ ngươi vừa vào tông môn không biết." Trần Mị dịu dàng giảng hòa, "Hai mươi viên linh thạch hạ phẩm đã không ít, ngươi đừng thấy vừa nãy ca ca thuê đóa m Thi Vân này cần tốn mười viên linh thạch hạ phẩm, đây là vì chỗ chúng ta cần đến quá xa, bản thân lại không thứ thay thế việc đi bộ, nếu không ca ca cũng không nỡ bỏ ra. Phải biết rằng, một viên Thối Cốt Đan cũng tốn mười viên linh thạch hạ phẩm đấy."

Chương 50: Loa Sơn thành (1)

"Đa tạ Trần sư tỷ đã giải đáp nghi ngờ." Bùi Lăng thở dài ở trong lòng, hắn nhìn thái độ của Trần Hoàn, sao không nhận ra thu nhập này đã không thấp chứ? Vấn đề là, bây giờ thứ hắn cần đối phó không phải nhu cầu khi sinh sống ở tông môn, mà là nhu cầu sinh tồn khi vi phạm môn quy!

Nghĩ đến đây, hắn không từ bỏ lại hỏi, "Ngoại trừ làm nhiệm vụ, còn có cách nào khác để kiếm linh thạch không?"

"Đương nhiên là có." Thấy Hoàng Hiển lặng lẽ cười lạnh, như muốn mở miệng, Trần Mị vội vàng cướp lời, "Thật ra tộc huynh Bùi Hồng Niên của Bùi sư đệ, cũng là người nổi bật trong số đó. Bùi Hồng Niên am hiểu chế phù, năm đó vừa nhập môn, từng được một vị giảng sư Phù phong coi trọng, nếu không phải sau này..."

Dường như nàng không quen nói xấu người khác, dừng một chút trực tiếp lướt qua, hé miệng nói, "Tóm lại, nếu Bùi sư đệ là tộc đệ của Bùi Hồng Niên, biết đâu cũng có thiên phú chế phù. Đến lúc đó, sư tỷ mua phù lục của ngươi, ngươi phải chiếu cố một chút đấy."

Hình như điều này cũng khả thi?

Trong lòng Bùi Lăng đầy hi vọng hỏi: "Vậy phải học bao lâu mới có thể chế phù kiếm linh thạch?"

"Năm đó Bùi Hồng Niên tốn chưa đến hai năm đã có thể tự chế tác phù lục sơ cấp." Trần Hoàn cười nhạt, "Thoạt nhìn Bùi sư đệ vô cùng thông minh, có lẽ cũng kém bao nhiêu."

Hai năm?

Bùi Lăng thầm nghĩ, vậy thì thôi, nếu không nộp đủ tiền phạt trong ba tháng, biết đâu hai năm sau mình đã là tài liệu của phù lục.

Thấy hắn cau mày, Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm nhìn nhau, người sau như cười mà không phải cười mở miệng: "Bùi sư đệ, nếu ngươi muốn học chế phù cũng phải chờ trở về mới được. Bây giờ đi đường nhàm chán, không bằng chúng ta so tài một lần, cũng tiện biết rõ ngươi và Trần sư muội có thể giải quyết nhiệm vụ của mình hay không, tránh đến lúc đó lại gặp rắc rối, ngươi thấy thế nào?"

Bùi Lăng không chút do dự đồng ý, hôm qua hắn vừa giết ba người Lý Tư Quảng, trong đó có một tu sĩ Luyện Khí tầng năm, cho nên cũng không e ngại Trương Trọng Cầm quá nhiều, thậm chí còn cân nhắc nếu Trương Trọng Cầm không chịu nổi một kích, mình nên để lại cho hắn ta chút mặt mũi.

Thế là những người khác tránh ra một chỗ, Trương Trọng Cầm hoạt động tay chân, ra hiệu Bùi Lăng cứ việc thoải mái tấn công.

"Trương sư huynh, đắc tội!" Sau khi Bùi Lăng ôm quyền thi lễ, chợt trầm vai thẳng lưng, đánh một quyền về phía hắn ta.

Trương Trọng Cầm thấy một quyền này của hắn không có gì lạ, hiển nhiên chỉ đơn thuần muốn thăm dò, hơi mỉm cười, không tránh không né, ưỡn ngực đi đỡ.

"Ầm!"

Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, sắc mặt trắng bệch của Trương Trọng Cầm hơi đỏ lên, đột nhiên giơ chân đá vào đầu gối Bùi Lăng.

Bùi Lăng cũng không dám đón đỡ giống hắn ta, vội vàng nghiêng người tránh né, chỉ là vừa tránh được một nửa, Trương Trọng Cầm đột nhiên thay đổi, Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình như đang chủ động tiếp cận cho hắn ta đánh, không kịp tiếp tục né tránh, chỉ có thể giơ cánh tay phải lên đón đỡ.

Rầm!

Bùi Lăng chỉ cảm thấy cánh tay phải chịu một nguồn lực lượng, không tự chủ được lùi lại ba bước.

Trương Trọng Cầm thắng thế không tha người, ngay sau đó nghiêng người thẳng đến, một chưởng vỗ vào ngực hắn. Trong lúc vội vàng, Bùi Lăng không kịp đứng vững, vội vàng bắt chéo hai tay bảo vệ điểm yếu hại, ai ngờ Trương Trọng Cầm lại chỉ là giả đánh một chiêu, nhẹ nhàng vỗ một cái vào cánh tay của hắn, không hề có chút sức lực nào, ngược lại nhân cơ hội xoay chuyển, bước chân như con cá linh hoạt, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn.

Bùi Lăng thầm nghĩ không tốt, vội vàng xoay người cũng đã không kịp, sau lưng bị một quyền đập trúng! Trong chốc lát chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động một trận, trong ngực buồn bực, gần như muốn há mồm phun ra một ngụm máu.

Hắn cảm thấy hoảng sợ, mặc dù sợ hãi nhưng không loạn, không lùi mà tiến tới, trở tay đập một quyền vào bả vai Trương Trọng Cầm...

Hai người đều không dùng toàn lực, trên m Thi Vân cũng có hạn, trong chốc lát đánh đấm cả nửa ngày, Bùi Lăng để lộ rõ nhược điểm thiếu kinh nghiệm thực chiến hơn các tu sĩ khác, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu, sau khi chịu ba bốn quyền, Trương Trọng Cầm đột nhiên ngừng tay, quay mặt sang chỗ khác.

Trần Hoàn thấy thế quát khẽ: "Dừng ở đây đi."

Bùi Lăng vội vàng khom người nói cảm ơn: "Đa tạ Trương sư huynh đã chỉ điểm!"

Trong lòng hắn hơi nghiêm nghị, chỉ một lần giao thủ này, đôi bên đều không dốc hết sức, nhưng cũng có thể nhận ra, mặc dù Trương Trọng Cầm này cũng là Luyện Khí tầng năm giống Miêu Thành An, nhưng thực lực lại mạnh hơn Miêu Thành An rất nhiều.

Nếu hôm qua trong ba người có một người là Trương Trọng Cầm, hắn căn bản không có khả năng còn sống xuất hiện ở đây.

Trương Trọng Cầm xoay đầu lại, yên lặng vung tay áo với Bùi Lăng.

Chương 51: Loa Sơn thành (2)

Suy nghĩ Trần Hoàn thay đổi, nháy mắt với Trần Mị, Trần Mị vội vàng tiến lên nói: "Bùi sư đệ, rõ ràng ngươi đeo một thanh đao, sao vừa rồi không dùng đao chứ?"

"Ta mới học không bao lâu, sợ làm không tốt lại khiến bản thân bị thương." Bùi Lăng hơi xấu hổ mỉm cười, "Để sư tỷ chê cười rồi."

Trần Mị cười nói: "Sao lại như vậy? Chẳng lẽ hôm qua sư đệ vừa vào cửa đã đến Chư Pháp các học đao pháp sao? Nhưng lại không biết học môn đao pháp nào? Thật ra ca ca ta cũng từng dùng đao, nếu sau này có thời gian rảnh, biết đâu còn có thể chỉ điểm ngươi một hai..."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Trần Hoàn lặng yên hỏi Trương Trọng Cầm: "Thế nào?"

"..." Đầu tiên Trương Trọng Cầm không nói chuyện, di chuyển bước chân, dựa vào thân thể của hắn ta để che khuất ánh mắt của Bùi Lăng, lúc này mới lặng yên lau vết máu ở khóe môi, nghiêm nghị nói, "Nhục thân của tiểu tử kia hơi cổ quái, mạnh hơn Luyện Khí tầng bốn rất nhiều! Vừa nãy không đủ đề phòng, suýt nữa xấu mặt."

Trần Hoàn khẽ giật mình, Hoàng Hiển đứng bên cạnh đã mỉm cười, nói: "Trần sư huynh, chúc mừng chúc mừng!"

"Cùng vui, nếu luyện thành Chiêu Hồn Phiên, sau này chúng ta cũng có thể nhận một vài nhiệm vụ có thù lao cao hơn." Trong lòng Trần Hoàn cũng vui sướng xen lẫn hưng phấn, khẽ hứa hẹn, "Đến lúc đó, càng có khả năng tiến vào nội môn... Đúng, sau này còn phải làm phiền Đạp Toa ngươi tự mình ra tay."

Tiêu Đạp Toa dịu dàng nhìn hắn ta: "Có thể làm việc vì Trần sư huynh, tất nhiên Đạp Toa sẽ dốc hết sức."

Bọn họ đã bàn bạc sẵn, Trần Hoàn lại càng nhiệt tình hơn ân cần hỏi han Bùi Lăng, sợ hắn bị thương, còn đưa một viên Khí Huyết Đan cho hắn điều dưỡng.

Bùi Lăng vô cùng cảm kích nhận lấy, nhưng không có ý sử dụng, mà cẩn thận cất vào túi trữ vật.

Điều này khiến Trương Trọng Cầm nói thầm: "Chẳng lẽ tiểu tử này đang đề phòng chúng ta?"

"Đề phòng thì đề phòng đi." Tiêu Đạp Toa cười lạnh, "Đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn muốn trốn khỏi lòng bàn tay chúng ta?"

Trần Hoàn không nói gì, chỉ dặn Trần Mị: "Tiếp theo ngươi nói chuyện với hắn nhiều hơn, hai người các ngươi đều là Luyện Khí tầng bốn, tiếp theo còn phải cùng làm nhiệm vụ, cũng nên thân thiết hơn."

Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, Trần Mị càng chủ động với Bùi Lăng hơn, gần như là biết gì nói nấy, kể rất nhiều chuyện lý thú trong tông môn và tâm đắc khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nhưng dù Bùi Lăng tỏ ra rất cảm kích nàng, lại không có ý nào khác.

Không có cách nào, một khoản nợ linh thạch lớn như vậy đè ở trên người, Bùi Lăng đâu còn tâm tư để ý tới động tác nhỏ của Trần Mị?

Lại nói có Lệ tiên tử châu ngọc phía trước, Trần Mị này thật sự không đáng chú ý...

Tóm lại, sau khi Bùi Lăng xác nhận mấy người Trần Mị này không thể cung cấp ý tưởng và giá trị để mình trả hết tiền phạt trong vòng ba tháng, còn không có thời gian yên lặng suy nghĩ đối sách, sao còn nghĩ đến những cái khác được chứ?

Mỗi ngày đến tìm hắn nói cái này nói kia, thật sự ảnh hưởng đến việc hắn nghĩ cách kiếm linh thạch.

Bùi Lăng nhịn vài ngày, cuối cùng ngày hôm đó m Thi Vân chậm rãi hạ xuống từ trong mây, một lát sau đã thấy một tòa thành trì được dãy núi bao quanh dưới mây mù mỏng manh.

"Đây là Loa Sơn thành." Trần Mị vẫn bám theo Bùi Lăng như thường ngày, dịu dàng giới thiệu, "Thành chủ Loa Sơn thành là đệ tử rời môn vào hai mươi năm trước, lần này chúng ta nhận ba nhiệm vụ đều có liên quan với hắn..."

"Trần sư huynh, hoa yêu bên ngoài Loa Sơn thành có tu vi gì?" Cuối cùng Bùi Lăng cũng nhớ ra hỏi, "Hai chúng ta có thể đối phó không?"

Trần Mị hé miệng cười một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm đi, tu vi của hoa yêu kia là Khai Tuệ tầng bốn, tương ứng với tu sĩ Luyện Khí tầng bốn chúng ta, mặc dù yêu thú trước trúc cơ sẽ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp, nhưng hai chúng ta liên thủ sẽ không có vấn đề."

Không đợi Bùi Lăng hỏi thăm, nàng lại nói, "Bùi sư đệ, ngươi không cần lo lắng, lần này ra ngoài, ca ca ta chỉ muốn để chúng ta đi theo mở mang tầm mắt, sẽ không nhận nhiệm vụ quá khó."

"Đa tạ Trần sư tỷ." Bùi Lăng nói, "Ta vừa vào tông môn, không hiểu cái gì hết, may mắn gặp được mấy vị sư huynh sư tỷ."

Trần Mị cười tủm tỉm nhìn hắn: "Bùi sư đệ khách sáo rồi, chúng ta cũng rất vui vì gặp được ngươi."

Nàng quan sát Loa Sơn thành dưới chân, lại giới thiệu vài câu về phong tục nơi đây, hiển nhiên trước khi đến đã tìm hiểu đầy đủ, lúc này m Thi Vân đáp xuống một cái đài cao được chế tác đặc biệt ở trong thành, sau đó nhanh chóng tiêu tán biến mất.

Xung quanh đài cao có binh lính trấn giữ, nhìn thấy một đoàn người, vội vàng quỳ xuống hành lễ, miệng nói: "Tham kiến chư vị tiên sư, tiên tử!"

"Chúng ta đến phủ thành chủ trước." Đám người Trần Hoàn đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều, nhìn quen cảnh tượng tương tự, nhìn cũng không nhìn những kia binh lính, nói với Bùi Lăng, "Đoan Mộc thành chủ này là tiền bối Trúc Cơ kỳ, đợi lát nữa gặp được, chắc chắn phải hành lễ!"

Bùi Lăng gật đầu: "Trần sư huynh yên tâm, ta nhớ kỹ."

Sau một lúc lâu, bọn họ đến phủ thành chủ, mặc dù Loa Sơn thành và Lộc Tuyền thành đều thuộc sự quản lý của Trọng Minh tông, rõ ràng nơi này giàu có hơn nhiều. Phủ thành chủ cũng nguy nga cao lớn hơn phủ thành chủ ở Lộc Tuyền thành.

Chương 52: Đoan Mộc thành chủ

Đến trước cửa nói rõ lai lịch thân phận, không lâu sau đã có quản gia ra nghênh đón.

Vừa bước vào cánh cửa chợt cảm thấy quanh người nhẹ nhàng, hình như có gió mát thổi vào mặt, cả người đều thả lỏng hơn mấy phần.

Chú ý tới hình như Bùi Lăng đang lo nghĩ, Trần Mị khẽ cười giải thích: "Đoan Mộc thành chủ là trận tu, phủ thành chủ này có sắp xếp Tụ Linh trận, là phiên bản đơn giản hóa của Tụ Linh đại trận trên Hòe m phong, có thể tẩm bổ gân cốt, lại lợi cho tu hành."

"Đa tạ Trần sư tỷ." Bùi Lăng nói tiếng cám ơn, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy lối đi trong phủ sâu hun hút, cỏ cây sum suê, thỉnh thoảng có nô bộc tỳ nữ đi ngang qua, thấy quản gia tự mình dẫn khách, rối rít tránh sang một bên, dáng vẻ cúi đầu vô cùng cung kính.

Không lâu sau, bọn họ được đưa vào một căn phòng khách.

Trong sảnh trang trí xinh đẹp, xung quanh đặt tám ngọn đèn hình dáng như dưa lưới giống đèn cung đình, trên chụp đèn thêu rất nhiều người đang làm xiếc, đợi quản gia mời một đoàn người ngồi xuống, tỳ nữ hầu hạ dâng trà nước, nhẹ nhàng vỗ tay, những người đang làm xiếc này vội vàng nhảy ra từ trong chụp đèn, trong một thoáng rơi xuống đất lại như người sống.

Sau khi khom lưng hành lễ, liền bắt đầu biểu diễn đủ loại trò xiếc.

Quản gia vừa cười vừa nói: "Thành chủ đang bận rộn chính vụ, sau đó mới có thể đến gặp chư vị khách quý, kính xin chư vị ngồi chờ chút."

Lúc đang nói chuyện lại có một đội nữ kỹ xinh đẹp đi vào trong, trong tay bưng chén vàng bồn bạc, bên trong đặt trái cây bánh ngọt, ân cần hầu hạ.

"Không dám làm phiền Đoan Mộc tiền bối." Trần Hoàn vội vàng nói, "Chúng ta chỉ tiện tay mà thôi, sao dám làm phiền tiền bối? Đây là thư của Đoan Mộc sư đệ, kính xin quản gia chuyển cho tiền bối."

Quản gia kia khách sáo nói: "Thành chủ nói chư vị đi đường xa đến đây, cũng nên mời khách quý ở lại nghỉ ngơi trong phủ mấy ngày mới tốt. Còn thư của thiếu thành chủ, lát nữa thành chủ sẽ đến, kính xin các vị tự mình giao phó."

Đám người Trần Hoàn cũng không phải muốn đi luôn, trò chuyện một lúc, liền để nữ kỹ hầu hạ, thưởng thức ca múa gánh xiếc.

Qua gần nửa ngày, đã đến giờ lên đèn, gian ngoài vang lên một tiếng ho khan nhẹ nhàng, chỉ thấy người biểu diễn xiếc đột nhiên hóa thành từng đạo tiễn ảnh, quay về trên chụp đèn.

Đám nữ kỹ cũng lập tức dừng việc mời rượu trêu chọc, rối rít nghiêm mặt đứng khoanh tay.

Quản gia tỏ ra cung kính: "Thành chủ tới."

Đám người Trần Hoàn nghiêm nghị đứng dậy đón.

Ngay sau đó, một đám tùy tùng vây quanh một một nam tử trung niên đi vào trong.

Trông nam tử này tuổi khoảng bốn mươi, vẻ ngoài chính trực, dưới cằm có một chòm râu ngắn, trong lúc ánh mắt nhìn quanh lại lộ ra tia sáng, có vẻ rất thông minh tháo vát.

Đám người Trần Hoàn thấy hắn ta, vội vàng đứng dậy rời ghế, cung kính ân cần thăm hỏi: "Từ biệt nhiều ngày, phong thái của thành chủ càng hơn trước kia!"

"Ta đã già cả, không trẻ trung, tiền đồ không thể đo lường được như các vị." Đoan Mộc thành chủ cực kỳ khách sáo, "Tiểu nhi ở trong tông, còn phải nhờ chư vị quan tâm nhiều hơn."

Đôi bên trò chuyện vài câu, Trần Hoàn lấy thư của nhi tử hắn ta ra, sau khi Đoan Mộc thành chủ nhận lấy nói tiếng cám ơn, nhưng không lập tức rời đi mà cười hỏi: "Lần này chư vị còn có những nhiệm vụ khác không? Nếu ở gần Loa Sơn thành, biết đâu ta có thể giúp đỡ một hai?"

"Làm phiền thành chủ hỏi thăm." Trần Hoàn cung kính nói, "Ta đang muốn nhờ thành chủ chỉ điểm: Lần này chúng ta đến đây còn có hai nhiệm vụ, một là hoa yêu ngoài thành; hai là Tử Nhãn Điêu trong Loa sơn."

"Hoa yêu ngoài thành chỉ là Khai Tuệ tầng bốn." Đoan Mộc thành chủ nghe vậy, vuốt ve chòm râu ngắn dưới cằm, vừa cười vừa nói, "Không quá đáng sợ với chư vị, ta cũng không nói nhiều. Còn Tử Nhãn Điêu kia, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng chư vị đã nhận nhiệm vụ này, chắc hẳn cũng có chuẩn bị mới đến, vốn cũng không phải vấn đề gì, chỉ là gần đây hơi rắc rối."

"Rắc rối?" Trần Hoàn khẽ giật mình, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm, ôm quyền nói, "Kính xin thành chủ chỉ điểm!"

Đoan Mộc thành chủ chậm rãi nói: "Bởi vì gần đây có một con Nhân Diện Chu Trúc Cơ kỳ đẻ trứng ở nơi sâu trong Loa sơn, đúng lúc lại chọn địa bàn gần Tử Nhãn Điêu."

Đám người Trần Hoàn nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi: "Nhân Diện Chu?"

"Không sai." Đoan Mộc thành chủ thở dài, "Sau khi ta phát hiện, vốn muốn loại trừ nó, tránh mang đến tai hoạ ngầm cho Loa Sơn thành. Chỉ là hai mươi năm trước ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không những từ đây không có hy vọng tấn thăng, còn để lại bệnh khó chữa, không thể dốc hết sức ra tay. Tuy Nhân Diện Chu đã đại thương nguyên khí vì việc sinh nở, nhưng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể mặc cho nó xây tổ bên ngoài Loa sơn, lại ra lệnh bắt buộc người dưới không được tùy tiện tới gần, tránh bị nó săn bắn."

Thấy đám người Trần Hoàn do dự, suy nghĩ rồi nói thêm, "Thế nhưng, chưa chắc các ngươi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ này."

"Mời thành chủ chỉ giáo!" Trần Hoàn vội hỏi, "Không biết chúng ta nên làm như thế nào?"

Mặc dù mục đích chủ yếu của chuyến đi này là vì Bùi Lăng, nhưng đệ tử Trọng Minh tông không ngại nhiều linh thạch, thù lao nhiệm vụ Tử Nhãn Điêu này không ít, cũng đã đến đây rồi, sao có thể dừng tay?

Chương 53: Đình viện đáng sợ (1)

Đoan Mộc thành chủ nói: "Mặc dù ta chưa thể loại trừ Nhân Diện Chu, nhưng bí mật quan sát nhiều ngày cũng hiểu đại khái về phạm vi hoạt động hiện tại của nó, đợi lát nữa để quản gia lấy một bức bản đồ cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi vất vả chút, đi vòng qua là được."

Đám người Trần Hoàn thở phào, trịnh trọng cảm ơn thành chủ.

Sau đó lại nói một vài lời xã giao, Đoan Mộc thành chủ mới lấy cớ có việc bận rộn cáo từ, chỉ để lại quản gia tiếp tục chiêu đãi bọn họ.

Lần này không ở lại trong sảnh, mà chuyển đến một nhà thủy tạ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn món ngon ở chỗ này, còn có hai vò linh tửu cấp thấp theo Trần Mị giới thiệu là dùng một linh quả đặc thù nào đó để sản xuất ra, có trợ giúp cho việc tu hành.

"Đoan Mộc thành chủ thật sự khẳng khái hào phóng." Nhìn thấy hai vò linh tửu này, ngay cả Trần Hoàn vẫn luôn tỏ ra vô cùng khéo léo vào trước đó cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, vui vẻ nói, "Không uổng công ta cố ý tranh giành nhiệm vụ này."

Dường như loại linh tửu này vô cùng trân quý, thậm chí Trần Hoàn còn trực tiếp thu một vò vào trong túi trữ vật ngay trước mặt mọi người, chỉ mở một vò chia cho đám người trong bữa tiệc.

Bùi Lăng không nhịn được hỏi Trần Mị: "Trần sư tỷ, loại linh tửu này rất đắt sao?"

"Chẳng những đắt, hơn nữa rất khó mua được." Trần Mị nhẹ gật đầu, đột nhiên sợ hắn suy nghĩ nhiều lại an ủi, "Ngươi yên tâm đi, ca ca chỉ cảm thấy tu vi của chúng ta thấp, bây giờ uống hết hai vò rượu cũng là lãng phí, chẳng bằng cất một vò trước, sau này lại dùng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ không thiếu phần của ngươi."

"Trần sư tỷ, ta không có ý này." Bùi Lăng vội vàng nói, "Ta đang nghĩ, loại linh tửu này quý như vậy, vậy có thể tự chế tạo sau đó lấy ra bán không?"

Trần Mị không nhịn được cười nói: "Bùi sư đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ loại linh tửu này quý giá, kỹ thuật chỉ là phụ, chủ yếu là linh quả dùng để ủ rượu cần trồng ở một nơi đặc biệt mới có thể trưởng thành, còn phải có người chuyên chăm sóc... Người bình thường đừng nói đến ủ rượu, ngay cả muốn nếm thử trái cây cũng cực kỳ khó khăn. Nếu không có ai lại chê linh thạch chứ?"

Cũng đúng...

Ánh mắt Bùi Lăng ảm đạm, thở dài trong lòng, con đường kiếm tiền này cũng không dễ dàng.

Ừ, được rồi, dù có thể thực hiện, ba tháng cũng không đủ để ủ rượu.

Hôm nay, Bùi Lăng được chia một chút linh tửu ở trong bữa tiệc, rượu có màu xanh nhạt, mùi thơm thuần hậu, cạn một ngụm, cảm giác cay xè kéo dài trong cổ họng, tiếp theo hình như có một ngọn lửa dâng lên trong đan điền, nhanh chóng thiêu đốt cả người!

Trần Mị ngồi bên cạnh dịu dàng nhắc nhở: "Bùi sư đệ, lập tức vận công hấp thu tửu lực, tránh lãng phí."

Bùi Lăng nghe lời làm theo, sau khi vận công một chu thiên, lại phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, linh lực bản thân đã tăng trưởng một đoạn nhỏ.

Điều này là kết quả do tu vi của hắn có hạn, một phần linh tửu không kịp cướp lấy đã tiêu tán.

"Đồ tốt... Thật là đồ tốt..." Bùi Lăng không nhịn được nhìn Trần Hoàn, thầm nghĩ, "Chẳng trách Trần sư huynh đã là Luyện Khí tầng sáu, thấy loại linh tửu này cũng hớn hở ra mặt."

Hắn cũng không nghĩ nhiều, uống xong linh tửu liền phối hợp cúi đầu gắp thức ăn.

Đêm đó, Bùi Lăng dự tiệc xong, được quản gia sắp xếp đến sân dành cho khách nghỉ ngơi với đám người Trần Hoàn.

Sân dành cho khách trong phủ thành chủ chiếm cứ một tòa lâm viên ở góc đông nam, phòng dành cho khách là từng tòa đình đài lầu các rải rác trong hòn non bộ cạnh ao.

Quản gia rất rõ ràng sắp xếp chỗ ở cho bọn họ dựa theo tu vi cao thấp, chỉ là lúc sắp xếp cho Bùi Lăng, Hoàng Hiển chợt mở miệng: "Bùi sư đệ nhập tông không lâu, rất nhiều chỗ không hiểu, vẫn nên ở cùng ta và Trần sư huynh, cũng tiện để chúng ta chỉ điểm hắn."

Quản gia nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì: "Đã vậy, Bùi Lăng công tử ở lại lầu nhỏ giữa chỗ ở của hai vị đi."

Bùi Lăng cũng thấy hơi kỳ lạ với lời nói của Hoàng Hiển, dù sao dọc theo con đường này, mặc dù Hoàng Hiển không phải hoàn toàn không để ý tới hắn, nhưng cũng lãnh đạm. Ngược lại, Trần Mị vô cùng nhiệt tình, mỗi ngày đều có chuyện nói không hết. Nếu lúc này Trần Hoàn để Bùi Lăng đi theo hắn ta thì cũng thôi, vì sao Hoàng Hiển này lại mở miệng?

Nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng vì Trần Mị quá nhiệt tình với mình, Hoàng Hiển không muốn mình được sắp xếp ở gần Trần Mị?

Bây giờ trong đầu hắn toàn là việc là kiếm linh thạch, tất nhiên muốn yên tĩnh, cũng không nói gì.

Bởi vì những ngày qua không thể nghỉ ngơi thật tốt trên m Thi Vân, sau khi vào phòng, hắn vẫy lui tỳ nữ tự vào hầu hạ giường chiếu, nằm xuống ngủ.

Nhưng ngủ không bao lâu, một luồng khí tức âm hàn khiến hắn bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ!

Bùi Lăng ngồi bật dậy từ trên giường, con mắt chưa hoàn toàn mở ra, đã tóm Yếm Sinh Đao ở đầu giường vào trong tay.

Cảnh giác nhìn bốn phía, trong tầm mắt chỉ có bóng đồ trang trí đang lay động, cũng không có điều gì khác thường, chỉ là luồng khí tức âm hàn kia càng dày đặc hơn.

Xung quanh an tĩnh lạ thường, vốn lầu nhỏ tọa lạc giữa cỏ cây tươi tốt, đến đêm không ngừng có tiếng côn trùng kêu vang, nhưng lúc này lại yên lặng như tờ, thậm chí hắn có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

Chương 54: Đình viện đáng sợ (2)

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, chút cảm giác buồn ngủ còn sót lại lập tức biến mất sạch.

Không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên đạp chân xuống một cái, hung hăng vọt tới cửa sổ cách đó không xa, đồng thời cao giọng kêu cứu: "Trần sư huynh! Hoàng sư huynh! Cứu mạng!"

Giọng nói của hắn truyền vào đình viện trống rỗng gây ra một tràng tiếng vọng như đang nghẹn ngào, Bùi Lăng xoay người một cái nhảy xuống trong đình trước lầu nhỏ, lại ngạc nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh, dường như chỉ có một mình hắn.

Trong tầm mắt cũng không phải lâm viên đầy sức sống như lúc đi vào, mà là một khoảng hoang vu rách nát.

Trên mặt đất như phủ một lớp tro bụi thật dày đã rất nhiều năm không quét dọn.

Vốn là chậu hoa xanh um tươi tốt, lúc này lại sinh trưởng một loại dây leo màu đen đang giương nanh múa vuốt, trông rất âm u khiến người ta vô thức muốn đi vòng qua nó.

Trên mặt hồ sóng nước lăn tăn, bây giờ lại phẳng lặng, cá chép cũng biến thành từng loại sinh vật không biết tên vây lưng nhanh nhẹn vạch phá mặt nước, trong lúc nhanh chóng di chuyển cũng để lộ ra sự quỷ dị và tàn bạo.

Trong lòng Bùi Lăng nghiêm túc, chậm rãi rút Yếm Sinh Đao ra, cảnh giác đánh giá xung quanh.

Vào lúc này, hắn nghe được một tràng tiếng bước chân nhỏ vụn, đang không nhanh không chậm đi về phía mình, lúc đưa mắt nhìn sang lại không thấy bóng người. Ngay lúc đang nghi ngờ, ánh mắt lướt xuống đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh: Trên mặt đất lát đá xanh phủ một lớp bụi thật dày, đột nhiên có một hàng dấu chân uốn lượn đang đi về phía hắn!

Dấu chân kia tinh tế nho nhỏ như một đứa bé, thoạt nhìn dáng vẻ đơn thuần khiến người ta yêu thương.

Nhưng Bùi Lăng không những không thấy yêu thương, còn cảm giác sợ đến nổi da gà.

Hắn nắm chặt Yếm Sinh Đao, nhìn dấu chân kia đến gần, đột nhiên chém một đao tới.

"A!!!!"

Một tiếng hét chói tai không phân biệt được nam nữ vang vọng trong đình viện!

Tiếng hét này cao vút chói tai, đừng nói lầu các của Trần Hoàn và Hoàng Hiển ở ngay hai bên trái phải, cho dù đám người Trần Mị ở xa hơn chút, theo lý cũng nên nghe thấy.

Nhưng các căn phòng xung quanh vẫn yên lặng, cứ như chưa từng có ai đến ở.

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, thật ra hắn cũng không cảm giác được Yếm Sinh Đao chém trúng cái gì, nhưng hiển nhiên thứ không nhìn thấy kia phải chịu thiệt thòi, ngay sau đó bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn.

Tiếp theo đã xuất hiện tình cảnh khiến da đầu Bùi Lăng tê dại: Trên mặt đất trong đình xuất hiện rất nhiều dấu chân hài tử.

Thậm chí còn có dấu hài nhi đang bò, lao về phía hắn như thủy triều.

"U Hồn? Quỷ vật?" Trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ, thi triển Huyết Sát đao pháp, ngay trong lúc khí huyết sôi trào, trong đình viện phủ đầy bụi bẩn như dâng lên một vòng huyết quang, lấy Yếm Sinh Đao làm trung tâm, vạch ra một vòng tròn to lớn, huyết vụ như lụa mỏng bao bọc thân Yếm Sinh Đao, hơi chiếu sáng tình cảnh trong vòng một tấc vuông, lần này hắn vẫn không cảm thấy gì hết, lại có thể thấy được.

Nơi thân đao bao phủ huyết vụ xẹt qua là vô số hài đồng nửa trong suốt có to có nhỏ, đều là dáng vẻ dưới mười tuổi, nhưng khuôn mặt không hề có vẻ ngây thơ đáng yêu như tiểu hài tử ở độ tuổi này, ngược lại lộ ra vẻ tà dị không diễn tả nổi.

Từng đôi mắt nhìn Bùi Lăng, chỉ thấy lòng trắng không thấy con ngươi, trong đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm đầy vẻ oán độc.

Cứ như Bùi Lăng là kẻ thù giết hại bọn chúng.

Dù là lúc bị huyết vụ xẹt qua, không có lực phản kháng lập tức bị trừ khử như băng tuyết gặp hơi nóng, nhưng cảm xúc oán độc kia không giảm ngược lại còn tăng lên.

"Trần sư huynh! Hoàng sư huynh!" Bùi Lăng vừa chém về bốn phía vừa lớn tiếng gọi, "Trương sư huynh! Tiêu sư tỷ! Trần sư tỷ! Các ngươi có ở đây không? Phủ thành chủ này có gì đó quái lạ!"

Lầu các xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trong đình viện của hắn không ngừng phát ra tiếng hét chói tai, số hài đồng xông tới lại chỉ nhiều chứ không ít, đúng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?!

Bùi Lăng liên tục kêu cứu không có kết quả, không còn gửi gắm hy vọng vào việc người khác ra tay giúp đỡ, mà suy nghĩ một mình thoát khỏi vòng vây.

Tại sao khách viện mà phủ thành chủ dùng để tiếp đón đệ Trọng Minh tông lại có nguy hiểm như vậy?

Mấy người Trần Hoàn thì cũng thôi, hôm nay là lần đầu hắn gặp Đoan Mộc thành chủ, có thể nói không oán không thù với vị thành chủ này.

Chẳng lẽ lại là người nhà của ba người Lý Tư Quảng mua chuộc Đoan Mộc thành chủ?!

Không, chắc không phải!

Bùi Lăng rất nhanh bác bỏ suy đoán của mình, bởi vì Đoan Mộc thành chủ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hắn ta muốn gây bất lợi cho Bùi Lăng, căn bản không cần dùng nhiều mánh khóe như vậy, trực tiếp ra tay là được.

Nhưng nếu Đoan Mộc thành chủ không có vấn đề, ai dám giở trò trong phủ đệ vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ này?!

Bùi Lăng chỉ hơi phân tâm, đã cảm thấy vạt áo mình đột nhiên nặng nề, bị thứ vô hình giống như hài đồng kéo lấy.

Hắn trở tay đánh một đao, lại không nghe thấy tiếng kêu thảm, ngược lại bắp đùi đau xót, là thứ quỷ kia liều mạng tan thành mây khói cũng muốn cắn hắn một cái.

Chương 55: Thời hạn mười ngày

Có thứ quỷ này dẫn đầu, tiếp theo tiếng bước chân xung quanh càng dày đặc hơn, dường như có thù sâu hận lớn với Bùi Lăng, cuồng loạn xông lên, liều lĩnh, không từ thủ đoạn... Bùi Lăng càng chiến càng hoảng sợ, khí huyết sôi trào quanh người hắn, huyết vụ trên Yếm Sinh Đao tươi đẹp ướt át, mỗi khi đánh ra một đao luôn kéo theo tiếng kêu thảm, cùng với ít nhất mười mấy thứ quỷ quái tan biến.

Dù không chịu nổi một kích, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, mồ hôi trên trán Bùi Lăng không ngừng tuôn rơi, thể lực đã bắt đầu suy kiệt, nhưng số lượng của đối phương lại như vô cùng vô tận!

Lại qua nửa ngày, trên người Bùi Lăng bắt đầu xuất hiện vết thương.

Hắn há to miệng thở hổn hển, muốn lùi ra ngoài đình viện, chỉ là vừa đánh vừa lui đến cửa sân, dùng lực một đạp... Lại phát hiện, sau khi cửa sân vỡ nát, bên ngoài không phải con đường mòn đá xanh trước đó, mà là bóng tối như vô biên vô tận.

Bóng tối kia lộ ra vẻ âm tràn, tràn đầy cảm giác chẳng lành.

Vốn Bùi Lăng định cắn răng bước vào, xem có phải pháp thuật che mắt hay không, chỉ là vừa đến gần bóng tối kia, đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, dường như từ trên xuống dưới cả người đang thể hiện ra sự kháng cự từ bản năng với việc tiến vào bóng tối kia.

"Đây là..." Bùi Lăng lau mồ hôi lạnh, chỉ có từng đó thời gian, hắn cảm thấy trên mu bàn tay mình lại thêm một vết cắn, nhưng lúc này đột nhiên hiểu ra, quát, "Ta đã luyện thành Huyết Sát đao pháp, Vụ Liễu cô nương còn không hiện thân gặp mặt?"

Mấy ngày nay tiền phạt treo cao trên đỉnh đầu, lại suýt quên mất thời hạn mười ngày của Lệ tiên tử!

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong bóng tối ngoài cửa viện vang lên một tiếng hừ nhẹ.

Dấu chân dày đặc xung quanh như phải chịu sự sợ hãi gì đó, phát ra một tràng tiếng kêu khóc thê lương, như muốn tản đi. Chỉ là trong bóng tối đột nhiên có một vệt ô quang bay ra, hóa thành vô số con cá nhỏ bé, đuổi theo cả bốn phương tám hướng.

Trong chốc lát, chỉ nghe được trong và ngoài đình viện không ngừng vang lên tiếng sột soạt, vụn vặt liên miên như tiếng xuân tằm ăn lá, Bùi Lăng nghe thấy cũng hơi thay đổi sắc mặt.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, sau lưng hắn lạnh lẽo thấu xương, có một thân thể mềm mại lại lạnh lẽo áp sát vào, hai cánh tay trắng bệch vượt qua vai hắn, chậm rãi vòng quanh cổ, Vụ Liễu bật hơi như sương, bờ môi gần hồ dán vào vành tai hắn, như tình nhân đang thì thầm: "Bùi Lăng công tử... Đã luyện thành Huyết Sát đao pháp, vì sao còn muốn chạy trốn?"

"Ngươi có biết người ta vất vả tìm kiếm ngươi ở Hòe m phong không..."

"Đuổi theo suốt một quãng đường, cũng đuổi rất vất vả..."

Nàng vừa nói vừa vuốt ve cổ họng Bùi Lăng.

Bùi Lăng hoàn toàn không dám động đậy, chỉ siết chặt chuôi Yếm Sinh Đao, khí huyết lưu chuyển một lát, mới khó khăn mở miệng: "Vụ Liễu cô nương... Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải chạy trốn, ta muốn kiếm linh thạch mới rời khỏi tông môn."

"Ồ?" Vụ Liễu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khuôn mặt trắng bệch cách chóp mũi hắn không đến một tấc, dáng vẻ vô cùng quỷ dị, cánh môi đỏ như máu của nàng hơi cong lên, nở một nụ cười không hề có ý cười, "Công tử mới tiến tông, đã thiếu linh thạch như vậy sao?"

Bùi Lăng nói đúng sự thật: "Ta giết ba người Lý Tư Quảng, Chu Di, Miêu Thành An, dựa theo môn quy, sẽ phải trả số tiền phạt kếch xù."

"..." Vụ Liễu chạm đầu ngón tay vào cổ họng hắn, giật mình, chợt mỉm cười, cười rất vui vẻ, "Ngươi bắt bọn chúng để luyện ngoại sát? Chẳng trách lại luyện thành Huyết Sát đao pháp nhanh như vậy."

"Ngoại sát?" Bùi Lăng chỉ dựa vào hệ thống luyện thành Huyết Sát đao pháp, về phần hắn, bởi vì biết quá ít kiểu chữ vân triện, căn bản không hiểu trong đao pháp đang viết thứ gì...

Lúc này không khỏi khẽ giật mình.

Vụ Liễu thu lại ngón tay đang chạm vào cổ họng hắn, nâng tay áo che miệng, cười hì hì nói: "Huyết Sát đao pháp chia thành nội sát và ngoại sát, nội sát ngoài tác dụng cường thân kiện thể, còn có thể trấn áp ngoại sát, tránh bị phản phệ... Ngươi vừa đến đã giết ba người, trước mắt vẫn còn khống chế được. Nhưng sau này lại giết người, ngưng tụ càng nhiều ngoại sát, đến lúc đó nội sát không trấn áp được, biết đâu sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành một tên điên chỉ biết giết chóc!"

"Thế nhưng..."

Vụ Liễu đột nhiên bóp chặt cổ họng Bùi Lăng, lạnh giọng quát, "Dù giết người luyện công, chắc chắn ngươi không thể luyện thành Huyết Sát đao pháp trong vòng mười ngày!"

Cả người Bùi Lăng như rơi vào hầm băng, ngay cả đôi mắt cũng đông cứng vì lạnh băng thấu xương, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bắn móng tay màu đen ra, đâm vào mi tâm hắn, như đang lẩm bẩm, "Bùi Lăng công tử, rốt cuộc ngươi có bí mật gì... Để ta xé ngươi ra, xem một chút... Chỉ xem một chút... Được chứ?"

Lúc đang nói chuyện, nàng chậm rãi hạ móng tay xuống, Bùi Lăng chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, chất lỏng ấm áp chảy xuôi xuống, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Rõ ràng nữ quỷ này đang muốn lột da hắn!?

"Không được... Không... Chủ nhân..." Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ lại không có cách nào, động tác của Vụ Liễu đột nhiên dừng lại, khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp của nàng cũng bắt đầu vặn vẹo, lời nói không mạch lạc la hét, "Không... Chủ nhân... Không... Chủ nhân... Chủ nhân không nói có thể động đến hắn... Ta... Ách..."

Chương 56: Huyết Loa độn pháp (1)

Giãy giụa một lát, Vụ Liễu lộ ra vẻ nổi giận, đột nhiên một tay ném Bùi Lăng bay ra, kêu lên, "Tốt nhất ngươi đừng làm mấy chuyện chọc giận chủ nhân! Để chủ nhân giao ngươi cho ta trong cơn nóng giận!!!"

Bùi Lăng lảo đảo lùi lại mấy bước, trong lòng lại thở phào một hơi, cười khan một tiếng, không dám nói lời nào.

"..." Vụ Liễu sợ hãi Lệ tiên tử không dám làm gì Bùi Lăng nữa, trút hết lửa giận ngập trời sang đám hài đồng ẩn hình vây công Bùi Lăng trước đó, nàng vẫy ô quang bắt vào trong tay, đã thấy ô quang kia là một đế đèn nho nhỏ, bàn tay tái nhợt của Vụ Liễu lướt qua trên đế đèn, lại thấy một đăng diễm nho nhỏ bùng lên.

Đăng diễm kia hoàn toàn ngược lại với đế đèn, là một luồng sáng vô cùng sáng.

Thậm chí sau khi xuất hiện, còn khiến đình viện rách nát sinh động hơn mấy phần.

Chỉ là trong đăng diễm này như có khuôn mặt hài đồng như ẩn như hiện, còn kèm theo tiếng khóc thê lương, dường như đang chịu sự tra tấn khó có thể tưởng tượng!

Vụ Liễu nghe nhìn một màn này, lại lộ ra vẻ vui sướng say mê, cuối cùng liếc nhìn Bùi Lăng, đổi sang giọng điệu thản nhiên như không có việc gì, dịu dàng nói: "Bùi Lăng công tử, ngươi biết không? Chỉ cần Huyết Sát đao pháp bắt đầu giết người luyện công, về sau ngươi chỉ có thể tiếp tục giết người! Dù là một ngày kia, nội sát không thể chèn ép ngoại sát, cũng không thể dừng tay..."

Nàng cố ý nói một nửa để lại một nửa, như cười mà không phải cười nhìn Bùi Lăng, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hàng lông mày cau chặt lộ ra vẻ lo lắng, lúc này mới hài lòng che tay áo cười khẽ, "Bùi Lăng công tử, hình như ngươi rất muốn hỏi ta điều gì đó?"

Vụ Liễu như quỷ mị vòng quanh hắn một vòng, trôi nổi giữa không trung, bàn tay lạnh buốt dán sát vào khuôn mặt Bùi Lăng, dịu dàng nói, "Công tử... Rốt cuộc muốn hỏi cái gì chứ? Mặc kệ hỏi cái gì đều nhớ kỹ, chỉ có thể hỏi một vấn đề, nếu vượt quá, ta sẽ cảm thấy rất phiền não... Đến lúc đó..."

Nàng híp lại mắt, nở nụ cười quỷ dị, "Công tử tuyệt đối không để ta phiền não, đúng không?"

"Đúng thế." Bùi Lăng không chậm trễ chút nào hỏi, "Vụ Liễu cô nương, xin hỏi ngươi biết có cách nào nhanh chóng kiếm được mấy vạn linh thạch không?"

"Mấy vạn linh thạch?" Dường như Vụ Liễu hơi nghẹn họng, lại nở nụ cười, mặt mày cong cong nói, "Chỉ có ngần ấy linh thạch, tại sao phải tốn sức suy nghĩ? Không phải đi theo chủ nhân là được sao?"

Bùi Lăng: "..."

Vụ Liễu lại nói: "Tùy tiện đồ thành vơ vét cũng đủ rồi."

Bùi Lăng: "..."

Vụ Liễu còn nói: "Hoặc là ngươi cũng có thể giết nữ hài thân thiết với ngươi trong mấy ngày nay, lột da nàng cho ta, ta cũng có thể giúp ngươi một lần, thế nào?"

"... Vụ Liễu cô nương nói đùa." Bùi Lăng thầm nghĩ mình thật sự vội đến váng đầu, nữ quỷ này không cản trở hắn đã không tệ rồi, sao có thể thật lòng thật dạ giải đáp cho hắn?

Hắn nghiêm mặt nói, "Trần sư huynh và Trần sư tỷ đối xử với ta rất tốt, làm người sao có thể lấy oán trả ơn?"

"Rất tốt?" Vụ Liễu cổ quái nhìn hắn, cười khanh khách, nói, "Ừm, lời này cũng có lý, vậy ngươi cứ từ từ tìm cách đi."

Nói xong lại hóa thành vô số hắc vụ ầm vang biến mất.

Ngay lúc Bùi Lăng thở phào, một quyển sách nện xuống trước mặt hắn.

Hệ thống bắt đầu phát ra tiếng nhắc nhở thu nhận sử dụng độn pháp xa lạ ở ngoại giới, giọng nói lạnh lùng nũng nịu của Vụ Liễu cũng đồng thời vang lên bên tai hắn: "Chủ nhân nói, luyện thành trong vòng bảy ngày, nếu không, chết!"

"..." Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, cầm chuôi đao đi qua nhặt lên, lại thấy là bản chép tay giống với Huyết Sát đao pháp.

Lần này lợi hại hơn.

Hắn còn không nhận ra một chữ nào... Đằng sau chữ máu này là cái gì chứ?

Một lát sau, hệ thống nói: "Leng keng! Hoàn tất thu nhận sử dụng độn pháp xa lạ, mời ký chủ đặt tên!"

"... Cứ gọi là Huyết Loa độn pháp." Bùi Lăng vội ho một tiếng, trong lòng tự nhủ nhận được độn pháp máu gì đó ở Loa Sơn thành, tên gọi tắt là Huyết Loa độn pháp cũng không có gì sai.

Hắn cất quyển sách vào trong ngực, chỉ thấy cảnh vật xung quanh hơi chao đảo một cái, đình viện rách nát tích đầy tro bụi lập tức biến thành lâm viên cỏ cây sum suê yên tĩnh, trên đỉnh đầu có một vòng băng phách, ánh trăng trút xuống, sương bạc phủ đầy đất, trùng kêu ếch kêu, mọi tiếng động sinh sôi.

Nếu không phải người đang ở trong đình, trên người còn có vết thương, trong lòng gần như nghi ngờ tình cảnh vừa nãy là ảo tưởng.

Trong lầu các hai bên, bên Trần Hoàn lặng lẽ không có tiếng hơi thở, hơi cảm thấy tiếng hít thở, nhìn từ vị trí, chắc là hạ nhân đến phục vụ; bên Hoàng Hiển lại mơ hồ có tiếng vui đùa trêu chọc ầm ĩ, hơn phân nửa là hắn ta đang được mỹ tỳ hầu hạ.

Hiển nhiên, mặc kệ là Trần Hoàn hay là Hoàng Hiển, căn bản không phát hiện tình cảnh vừa rồi, thậm chí chủ nhân của tòa phủ đệ này, Đoan Mộc thành chủ Trúc Cơ kỳ cũng hoàn toàn không biết gì về biến cố lần này.

Vụ Liễu thật sự đáng sợ...

Sau khi trong lòng Bùi Lăng nghiêm nghị, nghĩ đến Lệ tiên tử lại cảm thấy đau đầu.

Chỉ là một U Hồn thị nữ đã kinh khủng như vậy, chủ nhân sẽ có thủ đoạn cỡ nào? Vị chủ nhân này lại còn bị hắn... Không! Hắn cũng là người bị hại!

Chương 57: Huyết Loa độn pháp (2)

"Được rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là tiền phạt." Bùi Lăng hoảng sợ một trận, cảm thấy Lệ tiên tử đáng sợ hơn nữa, ít nhất không có ý trực tiếp chơi chết hắn.

Nhưng nếu không thể trả cho tông môn trong kỳ hạn, chắc chắn tông môn sẽ không hề chậm trễ muốn phá hủy hắn.

Hắn rón rén trở lại trong phòng, phát hiện cửa sổ vừa bị đánh vỡ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở trong đình viện?

Bùi Lăng thăm dò một lát vẫn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, nằm lên giường ngủ tiếp.

Dù sao Vụ Liễu có thể vô tung vô ảnh, coi Đoan Mộc thành chủ không ra gì, hắn cũng không dám lỗ mãng, tùy tiện sử dụng hệ thống tu luyện ở Loa Sơn thành.

Ai biết đến lúc đó hệ thống thiểu năng này sẽ chạy tới trộm đồ của Đoan Mộc thành chủ, hay đi kéo Trần Mị làm đạo lữ, hay đi giết đám người Trần Hoàn làm ngoại sát?

Vẫn nên chờ sau khi ra khỏi thành, nghĩ cách tránh đám người Trần Hoàn rồi lại nói.

Sau đó, cả buổi tối đều rất yên lặng, sáng ngày hôm sau, Bùi Lăng vừa dùng xong điểm tâm, Trần Mị đã đến tìm hắn, cười hỏi: "Bùi sư đệ, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, đám người ca ca định chuẩn bị ít đồ rồi lại rời thành, chúng ta không có việc gì, ngươi có tính toán gì không?"

"Sư tỷ, tu vi của ta thấp, liên tục đi đường thấy rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày, có thể chứ?" Bùi Lăng bình tĩnh hỏi, "Đương nhiên, nếu sư tỷ có dặn dò gì, xin cứ nói."

Trần Mị nghe vậy, vẻ mặt khẽ thay đổi, dường như cực kỳ vui vẻ: "Không có không có, ta chỉ tới hỏi ngươi một chút, ngươi đã dự định nghỉ ngơi, vậy ta không làm phiền ngươi nữa."

Nói xong liền cáo từ.

Bùi Lăng thấy thế thở phào, lại hỏi thị nữ đang dọn dẹp chén đũa ở bên cạnh: "Loa Sơn thành có nơi nào giống như chợ không, là nơi thích hợp để đi dạo?"

Hắn cũng không cố ý lừa gạt Trần Mị, chỉ là hôm qua Hoàng Hiển nhắc nhở Bùi Lăng, đã không có ý tưởng gì với vị Trần sư tỷ này, cứ luôn ở cạnh Trần Mị, chẳng phải đang tự tìm rắc rối sao?

Lại nói Trần Mị ở bên cạnh, nếu hắn tìm được cách kiếm linh thạch, cũng không tiện độc chiếm.

Vậy lúc nào mới có thể tích lũy đủ tiền phạt?

Cho nên lừa Trần Mị rời đi xong, Bùi Lăng nghe ngóng tình hình Loa Sơn thành từ thị nữ, dặn nàng đừng nói cho đám người Trần Mị biết hành tung của mình, đi cửa sau rời khỏi khách viện, thản nhiên đi về phía chợ.

Cùng lúc đó, trong một rừng hoa đào kéo dài trăm dặm ở bên ngoài Loa Sơn thành, Tiêu Đạp Toa nhắm chặt hai mắt, trận bàn lơ lửng trước mặt, trong tay bắt từng đạo pháp quyết, một lát sau trận bàn rơi vào trong tay nàng, nàng mở mắt ra, hơi bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được! Rừng hoa này có dương khí quá thịnh, tương xung với Chiêu Hồn Phiên! Nếu cưỡng ép bố trí Phệ Hồn Tử Mẫu Trận ở đây, mặc dù cũng không phải không được, nhưng chỉ sợ hồn phách bị tách ra ngoài cũng chịu hao tổn, không có lợi cho việc tăng lên của Chiêu Hồn Phiên."

"Vậy làm sao bây giờ?" Hoàng Hiển nhíu mày lại, "Không phải ngươi đã thề chắc chắn không có vấn đề sao?"

"Chúng ta cũng là lần đầu đến đây, Tiêu sư muội nào biết được nơi này có thích hợp hay không?" Trần Hoàn vội vàng hoà giải, "Dù sao Loa sơn này rộng rãi, lại tìm một chỗ khác là được."

Hoàng Hiển vẫn không hài lòng lắm: "Chúng ta đều đi ra ngoài bày trận, vốn để một mình tiểu tử kia ở lại trong thành đã không ổn, còn kéo dài nữa biết đâu sẽ xảy ra biến cố."

"Hoàng sư huynh ngươi yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện." Trần Mị nói, "Mấy ngày trước đây ta đã hạ Thiên Lý Hương ở trên người hắn, trong vòng ngàn dặm, tiểu tử kia cũng trốn không thoát sự truy tìm của Tầm Tung Phong!"

Lúc đang nói chuyện nàng chạm nhẹ vào một con côn trùng đậu trên ống tay áo, con côn trùng kia tương tự ong mật, lại lớn khoảng ngón cái, vẻ ngoài có năm sáu phần tương tự với con ong mật bình thường, giác hút đặc biệt dữ tợn.

Nhưng lại rất dễ bảo ở trong tay Trần Mị, thân thiết cọ đầu vào đầu ngón tay của nàng.

Thấy Tầm Tung Phong này, Hoàng Hiển mới không nói gì nữa, mà Tiêu Đạp Toa tự cảm thấy mất mặt, cắm đầu nghiên cứu bản đồ một lát, đột nhiên vui mừng nói: "Đi về bên này! Chỗ này có một hẻm núi, nhìn địa thế chắc là có thể."

Đến lúc hoàng hôn, đám người Trần Hoàn kéo cơ thể mỏi mệt trở lại phủ thành chủ.

Nhất là Tiêu Đạp Toa, sắc mặt trắng bệch gần như đứng cũng đứng không vững, dựa nửa người vào trên người Trần Hoàn, gần như là được đỡ về.

"Mấy vị tiên sư đây là..." Quản sự khách viện đi ra nghênh đón thấy thế rất ngạc nhiên, "Có cần tiểu nhân đi bẩm báo quản gia không?"

"Không cần." Sắc mặt Trần Hoàn cũng không tốt lắm, hơi thở hổn hển, mới lên tiếng, "Chỉ là hôm nay đi đường hơi xa thôi, không có trở ngại. Làm phiền mang chút nước đến cho chúng ta rửa mặt là được... Đúng rồi, Bùi sư đệ đâu?"

Tiếng động khi đám người bọn họ trở về cũng không nhỏ, một phàm nhân như quản sự khách viện cũng nghe thấy tiếng, Bùi Lăng là tu sĩ không lý vào không nghe được.

Nhưng đến nay vẫn không xuất hiện, cũng không thể còn đang ngủ chứ?

Thấy quản sự tỏ ra mờ mịt, Trần Hoàn lập tức nói với Trần Mị: "Ngươi đi xem một chút đi, có lẽ Bùi sư đệ không thoải mái!"

Lời editor: Truyện mới truyện mới các đạo hữu ơi, cầu Kim phiếu, cầu đề cử, cầu bao nuôi!!!

Chương 58: Nghi ngờ

Trần Mị không dám chậm trễ, không quan tâm còn đang mệt mỏi, vội vàng đi qua, chỉ là đến lầu nhỏ hỏi thăm một chút, lập tức thay đổi sắc mặt: "Cái gì?! Bùi Lăng không ở đây? Hắn đi đâu? Đi ra ngoài lúc nào?"

Tỳ nữ phụ trách hầu hạ Bùi Lăng quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ: "Hồi tiên tử, tiểu tỳ không biết."

"Nàng là một phàm nhân biết cái gì?" Trần Hoàn nhận được tin tức tự mình chạy tới, liếc nhìn tỳ nữ kia, lại nghĩ đến Đoan Mộc thành chủ, cứ thế kìm nén sự xúc động muốn giận chó đánh mèo, thở sâu, trầm giọng quát lớn, "Ngươi đi hỏi nàng, không bằng hỏi bản thân ngươi một chút, ngay cả một tiểu tử Luyện Khí tầng bốn cũng không lừa được, làm ăn gì!"

"Không phải ngươi đã hạ Thiên Lý Hương ở trên người hắn sao? Còn không nhanh để Tầm Tung Phong tìm xem, người chạy đi đâu rồi?!"

Trần Mị không dám phản bác, vội vàng lấy Tầm Tung Phong ra, nhắm mắt kết nối với nó một lát, không khỏi vui mừng: "Ca, người còn ở trong thành."

"Trong thành? Chẳng lẽ hắn ẩn nấp rồi?" Trần Hoàn hơi cười lạnh, "Vị trí đại khái của hắn ở chỗ nào?"

"Hình như..." Trần Mị tập trung giây lát, lộ ra vẻ nghi ngờ, "Hình như là ở... Chợ?"

"Chợ?" Trần Hoàn đột nhiên chuyển hướng sang tỳ nữ vừa rồi, quát, "Thật can đảm! Cũng dám nói láo ngay trước mặt chúng ta! Bùi sư đệ vừa đến đã muốn đi chợ, sao lại không nghe ngóng đường đi từ chỗ các ngươi chứ?! Còn dám nói cái gì cũng không biết!"

Trong lòng tỳ nữ kia đau khổ, nàng chỉ là một nô tỳ phàm nhân, đâu đắc tội nổi bất kỳ một vị tu sĩ nào?

Vốn còn muốn lừa gạt qua ải, lúc này chỉ có thể trung thực khai nhận: "Hồi tiên sư, là Bùi tiên sư đặc biệt dặn dò không được tiết lộ hành tung của hắn..."

Hai huynh muội vừa nghe được lời này đều thay đổi sắc mặt, trăm miệng một lời: "Sao hắn lại biết?!"

Vào lúc này, trên trà lâu ở chợ Loa Sơn thành.

Bùi Lăng đang buồn bực không vui uống một bình trà.

Phong tục nơi đây khác với Lộc Tuyền thành, có nhiều người tu luyện hơn, hắn vừa đi dạo một vòng, thật sự tăng thêm rất nhiều kiến thức.

Vấn đề là hắn không đến để mở mang tầm mắt, hắn đến tìm con đường kiếm linh thạch.

Kết quả thì sao?

Không thu hoạch được gì.

Thậm chí còn có mấy lái buôn to gan, nhìn ra thân phận tu sĩ của hắn, đi lên chào hàng cái gọi là "công pháp tổ truyền", "tàn phiến pháp bảo bí cảnh" đủ loại, muốn kiếm chút linh thạch từ trên người hắn, Bùi Lăng thấy rất phiền phức, để lộ ra thân phận đệ tử Trọng Minh tông mới đuổi đi được.

Giờ lên đèn, Bùi Lăng uống cạn chén trà cuối cùng, đứng lên quăng chút bạc vụn lên bàn, hơi ủ rũ cúi đầu quay người xuống lầu.

Chỉ là vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng quát to: "Bùi Lăng!"

Bùi Lăng nghe ra là giọng của Trần Mị, hơi xấu hổ sờ mũi, xoay người lại.

Chỉ thấy Trần Mị vội vàng chạy tới, Trương Trọng Cầm theo sát ở phía sau, hai người bước nhanh đến trước mặt Bùi Lăng, lập tức một trái một phải kẹp lấy hắn, Trần Mị nghiêm nghị quát: "Không phải ngươi nói hôm nay ngươi muốn nghỉ ngơi ở khách viện à, vì sao lại chạy đến đây?!"

"Trần sư tỷ, vốn ta muốn nghỉ ngơi, nhưng nằm trên giường một lát lại không ngủ được, cho nên đi ra ngoài một chút." Bùi Lăng tự biết đuối lý, vội vàng giải thích, "Nghĩ đến có lẽ các sư huynh sư tỷ cũng đang nghỉ ngơi, liền không nói."

Khuôn mặt Trương Trọng Cầm tối tăm, nói: "Nếu chúng ta đã là một đội ngũ, ngươi đi ra ngoài cũng nên nói một tiếng, nếu không đột nhiên không thấy đâu, sao chúng ta lại không lo lắng?"

"Vâng vâng vâng, đều là ta cân nhắc không chu toàn." Thấy Bùi Lăng luôn mồm xin lỗi, vẻ mặt thành khẩn, hai người mới thầm thở phào, sau khi trao đổi ánh mắt, giọng điệu của Trần Mị dịu đi, khẽ nói: "Lần này thì thôi đi, nếu có lần sau nữa, xem ta còn để ý đến ngươi không."

Bùi Lăng gượng cười: "Đều là ta không tốt, xin sư tỷ đại nhân rộng lượng bỏ qua."

Cứ nhận lỗi như thế một lúc, cuối cùng bầu không khí cũng thoải mái hơi, Trương Trọng Cầm nhìn sắc trời, nhân tiện nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta về phủ thành chủ đi."

Bùi Lăng lập tức đồng ý, thế là ba người cùng nhau trở về, nhưng trên đường gặp một cửa hàng, Trần Mị cũng hơi do dự: "Tiêu sư tỷ nói không đủ chu sa và lá bùa, hình như nhà này có bán?"

Trương Trọng Cầm cau mày nói: "Đưa Bùi sư đệ trở về trước đã."

Trần Mị nghe vậy cũng không do dự nữa, chỉ là Bùi Lăng thấy một màn này lại hơi ngẩn ngơ: Tiêu sư tỷ đã cần đồ, cũng đi ngang qua cửa hàng rồi, sao không đi vào mua đồ xong rồi cùng nhau trở về?

Hắn đang muốn mở miệng hỏi ra nghi ngờ, đột nhiên nhiên chú ý tới, từ vừa nãy đến bây giờ Trần Mị và Trương Trọng Cầm đều vô tình hay cố ý kẹp hắn ở giữa, dường như đang sợ hắn chạy mất.

"Đây là có chuyện gì?" Trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ, suy nghĩ đảo quanh giả vờ không phát hiện, chỉ hỏi Trần Mị: "Trần sư tỷ, hôm nay các ngươi đi làm gì thế? Thoạt nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi."

Trần Mị từ tốn nói: "Tất nhiên chúng ta có một số việc phải làm, đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Dường như nàng rất không hài lòng với việc Bùi Lăng tự đi dạo phố, thay đổi thái độ nhiệt tình của vài ngày trước đó, trở nên lạnh lùng hơn nhiều, còn thúc giục nói, "Bùi sư đệ, ngươi đi nhanh đi, ngày mai chúng ta phải lên núi làm nhiệm vụ, về sớm nghỉ ngơi một chút mới được."

Chương 59: Ngươi muốn đi đâu?

"Vâng." Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, trên mặt lại rất bình tĩnh, nói, "Sư tỷ ngươi yên tâm, ta trở về sẽ nghỉ ngơi ngay."

Lúc đang nói chuyện, bọn họ đi lướt qua một đám phàm nhân, bởi vì đường đi hẹp không tiện đi song song, thế là Bùi Lăng lùi lại sau lưng Trương Trọng Cầm, Trần Mị lại gần chủ động kéo cánh tay hắn.

Nàng lao đến rất vội vàng, là cái kiểu Bùi Lăng không thể tránh thoát.

Điều này khiến trong lòng Bùi Lăng trầm xuống.

Càng cảm thấy tình huống này không thích hợp.

Sau một lúc lâu, ba người trở lại phủ thành chủ, lúc đi ngang qua khu rừng trúc ở trong phủ, Bùi Lăng rất tự nhiên nghiêng đầu hỏi Trần Mị: "Trần sư tỷ, sư tỷ biết bao nhiêu tình huống liên quan đến con hoa yêu kia?"

Ánh mắt Trần Mị hơi lóe lên, nói: "Dù sao chỉ là Khai Tuệ tầng bốn, tu vi không khác chúng ta là bao, hai chọi một, ngươi sợ cái gì?"

Bùi Lăng như đang nghiêm túc nghe, lại âm thầm cong ngón búng ra, ném một cái túi thơm vừa ăn trộm được từ những phàm nhân ra sau một lùm trúc.

Động tác của hắn rất kín đáo, lại mở miệng hỏi thăm phân tán sự chú ý của hai người này trước, đến mức lúc rời khỏi rừng trúc, Trương Trọng Cầm và Trần Mị đều không phát hiện được hành động này.

Đến trong khách viện, không thấy đám người Trần Hoàn đâu, Trần Mị cũng không giải thích, cùng Trương Trọng Cầm đưa hắn trở lại lầu nhỏ, lại để hắn đi vào đóng cửa, lúc này mới quay người rời đi.

Sau đó bọn họ cũng không về chỗ ở của mình, mà cùng đến phòng Trần Hoàn.

Lúc này trong phòng không có một ai, đợi một lát sau mới thấy Trần Hoàn và Hoàng Hiển kẻ trước người sau mở cửa sổ nhảy vào, Hoàng Hiển nói trước: "Ta nghe ngóng, từ sau khi tiểu tử này rời khỏi phủ, đã đi thẳng đến chợ."

Trần Hoàn khẽ gật đầu: "Ta cũng hỏi bên chợ, nói sau khi hắn đến đó liền đi dạo xung quanh, hỏi cái này hỏi cái kia, thật sự không có ý chạy trốn, mấy vị chưởng quỹ còn nghi ngờ hắn là thám tử do ai đó phái đi, cho nên lừa gạt vài câu, đều không nói thật với hắn. Về sau vẫn ngồi uống trà trên trà lâu, hình như tâm trạng không tốt lắm."

Hai người nhìn Trương Trọng Cầm và Trần Mị, Trần Mị nói: "Thoạt nhìn tiểu tử này không giống đã nghi ngờ, đúng không Trương sư huynh?"

Trương Trọng Cầm vô cảm nói: "Tóm lại không thể để xảy ra những chuyện tương tự nữa, lúc trước Trần sư huynh cho hắn Khí Huyết Đan, hắn vẫn không sử dụng, có thể thấy tiểu tử này trông thì ngu xuẩn, nhưng không phải loại người đàng hoàng gì."

"Ta thuận tiện mua đủ đồ rồi." Trần Hoàn gật đầu, "Ngày mai dẫn hắn lên núi!"

Hoàng Hiển khẽ nói: "Đều là Tiêu Đạp Toa chuẩn bị không chu toàn! Đến mức phải tạm thời mua đồ tiếp tế ở Loa Sơn thành, chỉ sợ lần này không lừa gạt được tai mắt của Đoan Mộc thành."

"Việc này không sao cả." Trần Hoàn từ tốn nói, "Đoan Mộc thành chủ này có tiếng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Bùi Lăng không thân chẳng quen hắn, hắn sẽ không xen vào việc của người khác."

Mấy người lại bàn bạc một chút, lúc này mới đường ai nấy đi.

Chỉ là trước khi Hoàng Hiển ra cửa nhận được ánh mắt của Trần Hoàn, liền ở lại một mình.

Lúc bọn họ đang trò chuyện riêng, Bùi Lăng đang nhìn tỳ nữ lạ mặt trước mắt, nghi ngờ nói: "Hình như sáng nay không phải ngươi phục vụ?"

Tỳ nữ kia ngoan ngoãn, cẩn thận nói: "Hồi tiên sư, buổi sáng... Buổi sáng là tỷ tỷ ta hầu hạ ngài."

"Vậy tại sao đột nhiên đổi thành ngươi?" Bùi Lăng hỏi lời này, thấy tỳ nữ dùng sức xoắn dây thắt lưng, vội vàng an ủi, "Ta không có ý nói ngươi không tốt, chỉ muốn biết vì sao đột nhiên thay người?"

Tỳ nữ kia cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào, lập tức quỳ rạp xuống đất: "Hồi tiên sư, tỷ tỷ nàng... Nàng không cố ý tiết lộ hành tung của ngài! Bây giờ quản sự đã kéo tỷ tỷ ra ngoài xử trí, cầu tiên sư khai ân, đừng giận chó đánh mèo lên người nhà tiểu tỳ! Cầu tiên sư khai ân! Cầu tiên sư khai ân!"

Nhìn tỳ nữ nằm rạp trên mặt đất liều mạng dập đầu, trong lòng Bùi Lăng giật mình, trầm giọng nói: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ta chưa từng nói muốn trách tội tỷ tỷ ngươi với bất kỳ kẻ nào?"

Thấy tỳ nữ nhát gan không dám nói, Bùi Lăng nói: "Ngươi nói rõ ràng ra, biết đâu ta còn có thể nói với quản sự, cứu tỷ tỷ ngươi?"

"Hồi tiên sư, là ý của Trần tiên sư và Trần tiên tử." Tỳ nữ do dự một chút, lúc này mới khẽ nói, "Bọn họ nói ngài đã dặn dò tỷ tỷ không được tiết lộ tung tích, tỷ tỷ không tuân thủ, thật sự đáng chết... Cho nên quản sự..."

Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí dâng lên từ xương sống!

Huynh muội Trần Hoàn cho hắn ấn tượng nhiệt tình thẳng thắn, sao một người như thế có thể xử trí một tỳ nữ vì chút chuyện nhỏ?

Còn lấy danh nghĩa của hắn, bao biện làm thay?!

"Sau khi Trần sư huynh và Trần sư tỷ trở về, có phải đã đến hỏi hành tung của ta hay không?" Suy nghĩ của Bùi Lăng xoay chuyển, đột nhiên hỏi, "Lúc đầu tỷ tỷ ngươi không nói với bọn họ, phải không?"

Thấy tỳ nữ chảy nước mắt gật đầu, Bùi Lăng lập tức siết chặt bàn tay giấu trong tay áo.

Đáng chết!

Sự nghi ngờ trên chợ cũng không phải nhạy cảm, quả nhiên đám người Trần Hoàn có vấn đề.

Tỳ nữ kia căn bản không bị xử trí vì tiết lộ tung tích của Bùi Lăng, mà là ngược lại, chỉ sợ là vì lúc đầu nàng nghe theo lời phân phó của Bùi Lăng, không chịu nói ra hành tung của hắn, lúc này mới giận chó đánh mèo.

Chương 60: Túi thơm (1)

Quả nhiên tông môn nham hiểm đúng là tông môn nham hiểm, hắn lại tin tưởng đám người Trần Hoàn không có ác ý với mình. Quên đi, bây giờ không phải lúc ảo não, phải nghĩ cách thoát thân.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói với tỳ nữ kia: "Ta đã biết, ngày mai ta sẽ nói chuyện này với quản sự. Chỉ là ngươi cũng biết, Trần sư huynh và Trần sư tỷ đều là đồng môn của ta, là bọn họ phân phó xử trí tỷ tỷ ngươi, nếu để bọn họ biết sau đó ta lại đi cầu xin, cũng không tốt lắm. Cho nên ngươi coi như ta chưa hỏi gì cả, sau này tỷ tỷ ngươi được thả ra, cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Thấy tỳ nữ thiên ân vạn tạ cáo lui, Bùi Lăng thở sâu, thu thập vật tùy thân một chút, nhưng nghĩ lại, lại đặc biệt lấy ra một vài thứ không phải cần thiết từ túi trữ vật, đặt lung tung ở các góc trong phòng, sau đó còn làm trên giường hỗn loạn, đặc biệt nằm nghỉ ngơi một lát.

Lúc này bóng đêm càng dày đặc hơn, Bùi Lăng do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng đặt Yếm Sinh Đao được bao bọc kín mít ở đầu giường, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy cửa sau, nhảy một cái ra ngoài, đi thẳng đến bên ngoài khách viện!

Bên ngoài cửa sau là một cái chậu hoa không nhỏ, sau đó là đường mòn lát đá vụn, bên ngoài nữa là mấy gốc cây to lớn.

Bùi Lăng bước qua chậu hoa, vừa đặt chân lên đường mòn, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh băng đến cực điểm: "Bùi sư đệ, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi đâu?"

Cả người hắn cứng đờ.

Còn chưa có hành động, chỉ thấy có người bay xuống từ trên nhánh cây như một phiến lá khô, lại là Hoàng Hiển!

Hắn ta ôm ngực, híp mắt, ánh mắt lạnh buốt đảo qua đảo lại trên người Bùi Lăng, lạnh giọng nói: "Nói đi, ngươi muốn đi đâu?"

"Hoàng sư huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Bùi Lăng cố gắng bình tĩnh, nói, "Ta vừa phát hiện ta làm rơi món đồ quan trọng, có thể ban ngày rơi trên đường đi, vì vậy dự định đi tìm một chút."

Hoàng Hiển cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sao? Rơi thứ gì? Ta cùng đi tìm giúp ngươi!"

Trong giọng nói hắn ta lộ ra vẻ cứng rắn không cho cự tuyệt, sống lưng Bùi Lăng lập tức căng cứng, chợt bình tĩnh nói: "Là một cái túi thơm đã rất cũ kỹ, nhưng đó là di vật do mẫu thân ta để lại cho ta, vì vậy không dám rời người một lúc nào."

Hắn hình dung sơ qua dáng vẻ, lại nói, "Hoàng sư huynh, xin hỏi ngươi có từng thấy không?"

Hoàng Hiển híp mắt đánh giá hắn một lát, đột nhiên hỏi: "Đao của ngươi đâu? Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, sao không mang theo?"

"Sư huynh nói đùa." Bùi Lăng tỏ vẻ không hiểu, "Chỉ đi tìm đồ mà thôi, hơn nữa theo trí nhớ của ta, rất có thể rơi ở trong phủ thành chủ, mang theo binh khí làm gì?"

Lúc này Hoàng Hiển mới thản nhiên nói: "Ngày mai ngươi và Trần sư muội phải đối phó hoa yêu, ban đêm vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nếu ngươi đã đánh rơi túi thơm ở trong phủ thành chủ, vậy ngươi về ngủ trước đi, ta đi tìm giúp ngươi."

Bùi Lăng vội nói: "Vậy sao được..."

"Cứ làm vậy đi!" Hoàng Hiển ngẩng đầu, hơi nghiêm nghị nhìn về phía hắn, có ý riêng nói, "Làm sao? Bùi sư đệ cứ không muốn nghỉ ngơi, muốn chạy ra bên ngoài sao?"

Hoàng Hiển cố ý nhấn mạnh một chữ "chạy", Bùi Lăng và hắn ta nhìn nhau một lát, mới hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói: "Vậy... Làm phiền sư huynh?"

Sau đó xoay người đi ngược về bồn hoa, chỉ là chưa đi được hai bước, lại dừng chân, Hoàng Hiển thấy thế ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Thấy Bùi Lăng xoay người lại, dường như không yên lòng căn dặn: "Sư huynh nhất định phải cẩn thận tìm, cái túi thơm kia rất quan trọng với ta!"

"... Ngươi yên tâm đi." Hoàng Hiển tản đi sát ý, như cười mà không phải cười nói, "Chỉ cần đồ ở trong phủ, ta cam đoan tìm ra cho ngươi. Nếu tìm không thấy, vậy sẽ phải nhờ sư đệ suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc cái túi thơm rất quan trọng với ngươi rơi ở nơi nào rồi?"

Bùi Lăng như không nghe ra ý khác trong lời nói của hắn ta, sau khi liên tục nói cảm tạ, lúc này mới quay người rời đi.

Hoàng Hiển nhìn hắn lại trở về phòng của mình, lúc này mới hừ lạnh một tiếng: "Trần sư muội, ngươi đã nghe được lời nói của tiểu tử này rồi chứ?"

Trần Mị đi ra từ trong rừng cây tối tăm, ánh trăng xuyên qua tán cây loang lổ chiếu xuống mặt nàng, soi sáng sắc mặt tái nhợt: "Ta sẽ để Tầm Tung Phong đi tìm!"

Không lâu sau, chiếc túi thơm bị Bùi Lăng cố ý ném đi trước đó đã được đặt trên bàn trong phòng Trần Hoàn.

"Ta phát hiện cái này ở trong rừng trúc, vừa rồi chúng ta trở về, đúng là có đi ngang qua nơi đó." Trần Mị như trút được gánh nặng nói, "Hơn nữa lúc hắn đi ra ngoài cũng không mang binh khí, nhìn không giống đã phát hiện gì đó."

"Mặc kệ hắn có phát hiện hay không, tóm lại sau khi lên núi vào ngày mai, cũng không phải do hắn quyết nữa." Trần Hoàn từ tốn nói, "Trong mấy canh giờ tiếp theo, còn phải làm phiền Hoàng sư đệ, Trương sư đệ một trước một sau trông coi hắn."

Trần Mị nghiêm nghị: "Đúng!"

Cùng lúc đó, trong tiểu lâu, sắc mặt Bùi Lăng âm trầm vuốt ve Yếm Sinh Đao.

Vừa nãy hắn cố ý không đeo đao đi ra ngoài, nếu chỉ sợ bóng sợ gió một trận, hoặc là đám người Trần Hoàn còn chưa nghĩ tới việc theo dõi mình, vậy lại lặng lẽ quay về lấy đao cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

Chương 61: Túi thơm (2)

Nếu có người nhìn chằm chằm, cũng như lúc Hoàng Hiển xuất hiện, hắn không mang đao cũng có thể tỏ ra càng vô hại hơn, hoàn toàn không biết gì cả.

Không cần suy nghĩ tình huống hiện tại nữa, cửa sau có Hoàng Hiển, có lẽ cửa trước cũng có người trông coi.

Với thực lực của hắn, bây giờ căn bản chạy không thoát!

Mặc dù không biết những người này muốn làm gì, nhưng tất nhiên là muốn gây bất lợi cho hắn, nếu không cần gì sợ hắn chạy?

Hiện tại phải làm sao? Trong lòng Bùi Lăng suy nghĩ từng cách đối phó, xin Đoan Mộc thành chủ giúp đỡ? Nhưng hắn không quen không biết thành chủ, tại sao thành chủ phải đắc tội đám người Trần Hoàn vì hắn?

Hơn nữa đám người Trần Hoàn đã đặc biệt lừa hắn đến chỗ này, sao biết được Đoan Mộc thành chủ có cùng một bọn hay không?

Nếu không một Trúc Cơ kỳ tu sĩ, còn là trận tu, đêm hôm khuya khoắt đám người Hoàng Hiển theo dõi thế này, Đoan Mộc thành chủ thật sự không phát hiện sao? Phát hiện lại không xuất hiện, điều này đã nói rõ thái độ của hắn ta.

Tùy tiện tìm tới cửa... Chưa nói đến đang bị đám người Hoàng Hiển theo dõi, liệu mình có cơ hội này hay không, cho dù có, có lẽ cũng không nhận được sự đáp lại gì.

"Bùi sư đệ, ngươi dậy rồi sao?" Bùi Lăng trái lo phải nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ ra cách nào đáng tin, lúc sắc trời tảng sáng hắn còn đang vắt hết óc, Trần Mị đã nhẹ nhàng bước tới gõ cửa, không đợi Bùi Lăng trả lời, nàng đã đi thẳng vào trong phòng ngủ, như cười mà không phải cười đặt một cái túi thơm lên mặt bàn, nhìn Bùi Lăng nói, "Đã dậy rồi vậy thu dọn một chút, chúng ta đi nhanh đi! Đúng rồi, đã tìm được túi thơm của ngươi, thứ trọng yếu như vậy, phải cất thật kỹ, đừng làm rơi mất nữa!"

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, gượng cười nói: "Đa tạ sư tỷ."

Hắn chậm rãi cất túi thơm vào trong ngực, làm như lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, chúng ta đi đâu?"

"Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ." Trần Mị quấn một sợi tóc dài vòng quanh đầu ngón tay, cười hỏi lại, "Ngươi không quên mục đích chúng ta đi ra ngoài chứ? Chúng ta không đến Loa Sơn thành để du sơn ngoạn thủy."

"Sư tỷ, ta nói là hoa yêu kia ở đâu?" Bùi Lăng bị nàng nhìn chằm chằm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn hành lý một chút, đeo Yếm Sinh Đao ở bên eo, theo nàng rời khỏi lầu nhỏ, "Có chỗ nào cần chú ý không?"

Trần Mị ý tứ sâu xa nói: "Vội cái gì? Trên đường đi có nhiều thời gian, đến lúc đó sẽ cẩn thận nói với ngươi, hiện tại đi trước đã."

Trên đường có nhiều thời gian?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức "lộp bộp" một cái, hắn nhớ mang máng trước đó Trần Hoàn và Trần Mị đều nói hoa yêu ở ngay gần Loa Sơn thành!

Chẳng lẽ nhiệm vụ này là giả, bọn họ căn bản không muốn dẫn hắn đến chỗ hoa yêu?

Sau khi ra khỏi thành đã nhanh chóng chứng minh nghi ngờ này: Sau khi một đoàn người ra khỏi thành đến một chỗ hẻo lánh, Trần Hoàn liền nói với Tiêu Đạp Toa: "Tiếp theo phải làm phiền Tiêu sư muội."

Tiêu Đạp Toa đầy tình cảm liếc nhìn hắn ta, nói: "Không phiền, Trần sư huynh yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đạt được mong muốn."

Nói xong lấy ra một cái trận bàn, bấm mấy đạo pháp quyết đánh vào, khẽ kêu một tiếng, "Gió nổi lên!"

Đất bằng đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, cuốn đám người lên, nhanh chóng đi đến chân núi Loa sơn ở đằng xa!

Bùi Lăng bất ngờ không đề phòng bị quấn lên không trung, không khỏi hoảng sợ, trong chốc lát không nắm giữ tốt cường độ, quay cuồng trong gió một lúc! Chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, đột nhiên bên eo siết chặt, lại là Trần Hoàn vung ra một sợi trường tiên giữ chặt lấy hắn, lúc này mới điều chỉnh xong tư thế từ đầu đến chân.

Hắn lấy lại bình tĩnh, chưa mở miệng, thoáng nhìn một mảng màu hồng trắng ở góc đông nam, dường như điểm thêm một mảng màu xinh đẹp giữa màu xanh bao phủ khắp nơi, rõ ràng là một rừng hoa có quy mô cực lớn!

Nhưng phương hướng bọn họ đang đi lại là phía tây nam có màu xanh nhạt đan xen màu xanh biếc kéo dài!

Mặc dù hướng kia có cỏ cây sum suê, lại đều là cỏ thơm cây xanh.

Nghĩ như thế nào cũng thấy không phải chỗ của hoa yêu!

Tiêu Đạp Toa gia trì cuồng phong tốc độ cực nhanh cho mọi người, không lâu sau đã bay lượn đến trước khu rừng rậm dưới chân núi Loa sơn.

Chỉ là sau khi một đoàn người hạ xuống từ trên cao, đã thấy sắc mặt Tiêu Đạp Toa trắng bệch, lung lay sắp đổ, lại không nói nổi một lời nào.

Hiển nhiên vừa rồi đi đường như thế đã khiến nàng tiêu hao rất nhiều.

Trần Hoàn vội vàng tiến lên, tự mình đỡ nàng hỏi han ân cần một lúc, tiếp theo nói: "Đợi lát nữa còn cần sư muội tự mình ra tay, trước hết để Hoàng Hiển cõng ngươi đi đường đi."

Tiêu Đạp Toa nghe vậy hơi buồn bã không vui, đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía Trần Hoàn, hiển nhiên nàng càng hy vọng Trần Hoàn cõng mình.

Nhưng Trần Hoàn khẽ giải thích vài câu tình huống trong núi rừng phức tạp, hắn ta có thực lực mạnh nhất, nhất định phải luôn chú ý đội ngũ, không tiện tự mình chăm sóc nàng vân vân... Tiêu Đạp Toa cũng cố mà đồng ý.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh này, trái tim hoàn toàn chìm xuống.

Hắn giả vờ không hiểu quay đầu hỏi Trần Mị: "Trần sư tỷ, hoa yêu ở bên trong sao?"

"Hoa yêu?" Trần Mị cũng đang nhìn hắn, nghe vậy mỉm cười sâu xa, nói, "Ngươi cứ đi theo là được."

Chương 62: Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (1)

Thấy Bùi Lăng còn muốn hỏi lại, nàng thở dài, "Bùi sư đệ, hành trình của chúng ta rất gấp gáp, có rất nhiều việc, ngươi đừng hỏi vội, chờ đến lúc đó muốn biết cái gì, sư tỷ đều nói cho ngươi biết, được không?"

Bùi Lăng lập tức túm chặt lấy chuôi đao, trên mu bàn tay lồi lên gân xanh, nhưng nhìn quanh một vòng, vẫn nở một nụ cười vô hại: "Được."

Loa sơn rộng rãi, lúc ngồi trên m Thi Vân đến đây, Trần Mị đã giới thiệu Loa sơn có ba mươi sáu ngọn núi, bảy mươi hai thác nước, vô số sông ngòi dòng nước, dãy núi chính kéo dài mấy vạn dặm.

Bởi vì nguồn nước dồi dào, cỏ cây um tùm, đủ loại phi cầm tẩu thú nhiều vô số kể, loại rắn rết cũng tầng tầng lớp lớp.

Cũng may đoàn người Trần Hoàn đã sớm chuẩn bị, sau khi vào rừng đã lần lượt phân chia túi thơm đề phòng côn trùng, lại có Trương Trọng Cầm cầm trường đao trong tay, đi trước chém ra một lối đi, mặc dù mấy lần bị cầm thú sâu bọ tấn công, nhưng hiển nhiên đám người Trần Hoàn đã trải qua sự thử thách của nhiệm vụ, phối hợp ăn ý, có kinh nghiệm khá phong phú, tổng thể vẫn được tính là thuận lợi.

Điều này cũng khiến Bùi Lăng căn bản không tìm được cơ hội bỏ trốn.

"Im lặng!" Cũng không biết chậm rãi đi trong núi rừng được bao lâu, bỗng nhiên Trương Trọng Cầm đi phía trước mở đường đưa tay ra hiệu, toàn bộ đội ngũ lập tức nghiêm nghị, Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng, đầu vai nặng nề, lại là Trần Hoàn chạy tới từ phía sau, đưa tay đè hắn xuống.

Vốn Trần Hoàn có khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú, lúc này bầu trời u ám, hắn ta lườm Bùi Lăng cảnh cáo một chút, rồi mới nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía sau rừng cây rậm rạp cổ thụ chọc trời, có một vài con yêu thú dáng vẻ viên hầu mắt đỏ lông xanh đang chơi đùa.

Ra hiệu đám người lùi lại một khoảng, lại để Trương Trọng Cầm xác nhận xung quanh không có vấn đề gì, lúc này Trần Hoàn mới khẽ nói: "Dựa theo sự điều tra trước đó, điều rắc rối nhất ở xung quanh đây là đám Hỏa Nhãn Thanh Viên này. Nếu không thể diệt trừ bọn chúng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phức tạp."

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng giật mình, đang hy vọng bọn họ xảy ra chút vấn đề, để mình chạy trốn, ai biết tiếp theo đám người Tiêu Đạp Toa lần lượt lấy mấy thứ như rượu, thuốc mê từ trong túi trữ vật, sau khi cẩn thận bố trí một lần, lợi dụng nhược điểm thích rượu của đám Hỏa Nhãn Thanh Viên này, đánh ngã bọn nó... Cuối cùng dùng cách binh không nhuộm máu vũ khí giải quyết một đám yêu thú này!

Sau đó cũng đã chuẩn bị đầy đủ, xử lý một tổ Phệ Linh Nghĩa, cùng một con Lam Dực Nha.

Rất khó phân biệt phương hướng trong rừng rậm, Bùi Lăng chỉ có thể mơ hồ phát hiện hình như bọn họ đang đi một đường vòng khá lớn, sau khi giải quyết sạch đám yêu thú sâu bọ khá khó giải quyết này, đám người Trần Hoàn mới dừng tay, dẫn hắn hướng đi đến giữa vòng tròn.

Trong quá trình này, Trần Hoàn luôn giữ sự cảnh giác cao độ với Bùi Lăng, luôn đi sát bên cạnh theo dõi, căn bản không cho hắn có bất kỳ cơ hội gian lận nào.

Bùi Lăng cũng thở dài trong lòng, lại chỉ có thể kiên trì lá mặt lá trái.

Hắn bình tĩnh liếc nhìn Trần Mị, trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn, trong giới hạn thực lực, Trần sư tỷ là người có tu vi thấp nhất, lại có quan hệ huyết thống với Trần Hoàn có tu vi cao nhất, đây là cơ hội duy nhất của mình...

"Trần sư huynh, rốt cuộc bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Đi một đoạn, Bùi Lăng nhạy cảm phát hiện hoàn cảnh xung quanh hơi lạnh lẽo.

Ngay cả thảm thực vật cũng xuất hiện sự thay đổi nhất định, những thực vật sống dựa vào mặt trời giảm bớt trên diện rộng, những thực vật sống nơi âm u tăng lên rất nhiều... Địa thế cũng dần trở nên dốc hơn.

Hắn suy nghĩ, thử dò hỏi, "Là đi tìm con hoa yêu kia sao?"

Trần Hoàn mỉm cười, từ chối cho ý kiến: "Ngươi đến rồi sẽ biết."

Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã tiến vào một hẻm núi hẹp dài.

Ánh mắt Bùi Lăng lóe lên, giả vờ suy nghĩ, bước chân lại lặng lẽ đến gần Trần Mị.

Hẻm núi trước mắt có xu thế như nhất tuyến thiên, sau khi đi vào chỉ có một con đường, trên đỉnh đầu là hai bức tường nham thạch cao ngất, trên nham thạch trải rộng cây sắn dây rủ xuống đáy cốc, lại có chướng khí mọc lan tràn che khuất bầu trời, giữa ban ngày mà tầm mắt cũng có hạn.

Tiêu Đạp Toa nghỉ ngơi trong suốt thời gian đi đường, khi đến đây cũng đã hồi phục lại, liền bò xuống từ trên lưng Hoàng Hiển, cầm lấy trận bàn, đi trước dẫn đường thay cho Trương Trọng Cầm.

Mặc dù nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, vào lúc giữa trưa vẫn lạnh lẽo tận xương, nhưng không biết vì sao đủ loại dây leo lại sinh trưởng vô cùng tươi tốt, đan xen lôi kéo nhau vô cùng kỳ quặc, thoạt nhìn cứ như yêu quỷ.

Không lâu sau, bọn họ đẩy ra một lùm cây sắn dây to khỏe, trước mặt rộng mở trong sáng, lại là một khoảng đất trống bằng phẳng.

Tiêu Đạp Toa thở phào, nói: "Để hắn ở lại trong Tử Trận này, chúng ta và Trần sư huynh đến Mẫu Trận."

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng giật mình, không chậm trễ chút nào nghiêng người nhào về phía Trần Mị, không đợi nàng kịp phản ứng, xoay tay kéo tới, đã rút ra Yếm Sinh Đao gác lên cổ nàng!

"Đừng lộn xộn, nếu không..." Hắn mới nói một nửa lời uy hiếp, không ngờ bên eo lại xiết chặt.

Chương 63: Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (2)

Cúi đầu xem xét, chẳng biết một sợi dây leo to bằng cánh tay trẻ con đã duỗi đến sau lưng từ lúc nào, đồng thời cuốn lấy hắn và Trần Mị, tiếp theo đột nhiên kéo hai người sang bên cạnh!

Cảnh vật xung quanh nhộn nhạo như sóng nước, con ngươi Bùi Lăng đột nhiên co lại, đã thấy đám người Trần Hoàn chỉ cách hơn trượng đã biến mất không thấy gì nữa.

Thay vào đó, bốn phương tám hướng là cổ thụ chọc trời.

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, một tay túm chặt Trần Mị, một tay lại cầm đao chém về phía dây leo quấn lấy mình.

Dây leo kia như có tri giác, lại không đợi Yếm Sinh Đao rơi xuống đã đột nhiên buông hắn ra, chỉ là ngay sau đó lại quấn lấy Trần Mị trốn vào trong rừng! Bùi Lăng vốn muốn cản, nhưng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại không làm như thế mà bám theo đằng sau.

Nhưng không ngờ Trần Mị bị đẩy vào trong rừng không bao lâu, đã biến mất trong một bụi cỏ.

Bùi Lăng nhắm mắt theo đuôi vừa bước vào một bước, bụi cây vẫn là bụi cây, thậm chí suýt nữa cào hỏng ống quần của hắn.

"Mấy vị sư huynh sư tỷ làm vậy là có ý gì?" Bùi Lăng chưa từ bỏ ý định liên tục thử, tìm kiếm xung quanh một lượt, làm thế nào cũng không tìm được đám người Trần Mị, cũng không đi ra được, hắn giận tái mặt, nhìn bốn phía xung quanh quát hỏi, "Ta tôn kính ngươi như huynh trưởng, vì sao ngươi muốn tính toán ta?!"

"Ngươi đã coi Trần sư huynh là huynh trưởng, vậy huynh trưởng gặp nạn, ngươi làm sư đệ, sao có thể không đếm xỉa đến?" Hắn không nhìn thấy người, lại có thể nghe rõ ràng giọng nói của Tiêu Đạp Toa, hì hì cười nói, "Bùi sư đệ, ngươi đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn ở bên trong Tử Trận đi, đợi đến khi bố trí Mẫu Trận xong, đến lúc đó thành thật cho Chiêu Hồn Phiên của Trần sư huynh ăn, cũng không uổng phí thân thể ngon nghẻ này của ngươi."

Bùi Lăng nghe giọng nói phân biệt vị trí, thả huyết vụ trong cơ thể ra, bao lấy Yếm Sinh Đao, ầm vang chém tới!

Nhưng rõ ràng đã chém về phía phát ra tiếng, trong tầm mắt lại chỉ thấy nhánh lá rách rơi, ngoài ra không có động tĩnh nữa.

Ngược lại, dường như Trần Hoàn có thể nhìn thấy hành động của hắn, mỉm cười nói: "Đao tốt! Đao pháp tốt! Ta chưa từng thấy đao pháp thượng giai như vậy ở Chư Pháp các... Xem ra Bùi sư đệ thật sự không thành thật, có rất nhiều bí mật. Nhưng chuyện đến lúc này cũng không quan trọng nữa."

Hắn ta thu tầm mắt lại, không tiếp tục để ý Bùi Lăng quát hỏi giãy giụa nữa, chỉ nói với Tiêu Đạp Toa, "Xác nhận hắn không ra được?"

Tiêu Đạp Toa vô cùng tự tin nói: "Trần sư huynh, ngươi yên tâm đi! Ta còn đặc biệt bố trí một tầng mê trận ở bên ngoài Tử Trận, chính là loại từng dùng để vây khốn Hoàng sư huynh và Trương sư huynh trước đó, dù hắn may mắn thoát khỏi Tử Trận, cũng chắc chắn không đi ra được."

Nàng còn nói thêm, "Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là Mẫu Trận, hôm qua cũng vì chúng ta thiếu vật liệu, chỉ có thể dựng Tử Trận và mê trận, so sánh ra Mẫu Trận càng rườm rà, càng nhiều yêu cầu hơn."

"Hơn nữa vì để Trần sư huynh có thể điều khiển dễ dàng như tay chân ở trình độ lớn nhất sau khi luyện thành Chiêu Hồn Phiên, không bị hồn phách khống chế trong đó quấy nhiễu, đợi lát nữa còn nhờ mọi người, nhất là Trần sư huynh lấy tinh huyết và ngày sinh tháng đẻ để bày trận... Phải làm xong tất cả trước nửa đêm, đến lúc đó mới có thể tạo ra hiệu quả hoàn mỹ nhất, rút ra hồn phách tinh huyết của tiểu tử ở trong Tử Trận, hoàn toàn dung nhập một thân tu vi đã khắc khổ tu luyện vào trong Chiêu Hồn Phiên."

"Nếu bỏ lỡ cơ hội, thời gian thích hợp tiếp theo là năm ngày sau."

Trần Hoàn nghe vậy nói một tiếng vất vả, nhưng vẫn nhìn Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm, đợi hai người này khẽ gật đầu, tỏ vẻ mê trận do Tiêu Đạp Toa bố trí thật sự đáng tin, lúc này mới mỉm cười nói: "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của Tiêu sư muội."

Bọn họ lại xác nhận mê trận và Tử Trận hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới đi vòng qua hẻm núi đến chỗ Mẫu Trận ở bên ngoài.

Trong Tử Trận, sau khi Bùi Lăng chửi rủa chém lung tung không có kết quả, nghiêng tai lắng nghe, thấy bốn phía vắng lặng im ắng, ánh mắt lóe lên, hắn thu hồi Yếm Sinh Đao, chọn một phương hướng rồi lách mình vào rừng.

Cánh rừng này không khác biệt quá nhiều với những sơn lâm mà hắn từng đi qua lúc đến, chỉ là yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ tiếng trùng kêu chim hót gì, chỉ có tiếng xào xạc khi hắn giẫm lên lá rụng trên bãi cỏ trong rừng.

Bùi Lăng bước nhanh một lát, trước mắt đột nhiên sáng lên!

Trong lòng hắn vui mừng, ai ngờ sau khi đi ra, đột nhiên lại quay về khoảng đất trống trước đó!

Sau đó, mặc kệ hắn thử như thế nào, nghĩ trăm phương ngàn kế phá hỏng cũng tốt, phân biệt chi tiết cũng được, tóm lại sau khi hắn vào rừng không bao lâu, sẽ lại quay về khoảng đất trống, dùng đủ loại phương pháp làm ký hiệu, cũng vẫn khôi phục như lúc ban đầu, không để lại chút dấu vết nào.

"Hệ thống!" Trong lòng Bùi Lăng biết mình không ra được, sắc mặt nặng nề, cắm Yếm Sinh Đao trên mặt đất trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, không lãng phí thời gian nữa, "Ta muốn tu luyện!"

Với thực lực hiện tại của hắn, dù không bị nhốt trong trận, toàn lực ứng phó, có lẽ nhiều lắm chỉ đánh ngang tay với Trương Trọng Cầm.

Chương 64: Đợi lát nữa cho ngươi khen ngợi bốn sao!

Bên đối phương, ngoại trừ Trương Trọng Cầm còn có bốn người!

Yếu nhất là Trần Mị có tu vi tương đương với Bùi Lăng, mặc dù vị Trần sư tỷ này lời trong lời ngoài đều có ý nàng không am hiểu tranh đấu, nhưng ai biết là thật hay giả?

Dù là thật, Hoàng Hiển và Tiêu Đạp Toa là Luyện Khí tầng năm cũng đủ để chi phối chiến cuộc, càng không nói đến bọn họ còn có một Trần Hoàn Luyện Khí tầng sáu áp trận.

Đây cũng là lý do Bùi Lăng luôn nắm chặt chuôi đao Yếm Sinh Đao chịu đựng không có phát tác ở trên đường đi.

Nếu đối đầu chính diện, hắn không có bất kỳ phần thắng gì.

Chỉ có thể tùy cơ hành động.

Trước mắt, đám người Trần Hoàn tạm rời đi, mặc dù hắn bị nhốt trong trận, nhưng cũng có thời gian thở dốc, có thể buông tay đánh cược một lần.

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài!"

Bùi Lăng trầm giọng quát: "Lựa chọn 【 Huyết Loa độn pháp 】 , 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa uỷ thác 】 !"

Cảm giác mất quyền khống chế thân thể quen thuộc truyền đến, Bùi Lăng chỉ cảm thấy khí huyết quanh người dùng một loại phương thức vận chuyển hoàn toàn mới, từ chậm đến nhanh, trong cơ thể dần truyền ra tình hình tuôn trào như dòng sông, tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh, sau lưng dần lôi ra một Huyết Ảnh như có như không!

Bùi Lăng cảm thấy hoảng sợ, tốc độ này nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

Đây là thành quả vừa tu luyện không bao lâu.

Đáng tiếc Loa Sơn thành có Đoan Mộc thành chủ ở Trúc Cơ kỳ tọa trấn, nếu không sau khi Vụ Liễu rời đi, chắc chắn hắn sẽ tìm nơi hẻo lánh tu luyện môn độn pháp này ngay trong đêm, đúng lúc đang ở trong rừng, chưa hẳn không có cơ hội thoát thân mà đi.

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, thân thể hắn đột nhiên ngừng lại.

Suy nghĩ của Bùi Lăng lập tức thay đổi, quả nhiên tiếng nhắc nhở quen thuộc lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra cần hấp thu huyết thực tiếp tục tu luyện Huyết Loa độn pháp, kiểm tra ra thiếu huyết thực..."

"Huyết thực?" Bùi Lăng cười ha ha ở trong lòng, nỗi lo lắng lập tức buông xuống: Đừng nói huyết thực, bây giờ hắn một nghèo hai trắng không có gì hết.

Vừa rồi hắn cũng xác định, trong trận pháp này, ngoại trừ hắn thì chỉ có đủ loại hoa cỏ cây cối, cũng không có cái gì khác nữa.

Hệ thống muốn huyết thực, mình đi tìm!

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, hệ thống lại "leng keng" một tiếng: "Hệ thống tặng miễn phí một ít huyết thực thượng phẩm cho ngài..."

Đột nhiên, thân thể Bùi Lăng cử động.

So với mấy lần trước, lúc này tốc độ của hắn nhanh đến lạ thường.

Nhanh hơn lúc vừa tu luyện Huyết Loa độn pháp!

Một phát rút Yếm Sinh Đao ngay trước mặt lên, tiếp theo không hề chậm trễ xông vào trong rừng, sau một lúc quẹo trái rẽ phải mà Bùi Lăng căn bản thấy không rõ lắm, đột nhiên lao tới một thân cây đại thụ!

"Hệ thống?!" Bùi Lăng giật mình, đang muốn quát hỏi, ai ngờ cảm giác đau đớn trong dự đoán không truyền đến, ngược lại thấy hoa mắt, dường như lập tức được thả ra từ một nơi tĩnh mịch nào đó, bên tai vang lên tiếng nước chảy lững lờ, chim hót chiêm chiếp – hắn ra rồi?!

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt vui mừng, nói lời từ đáy lòng: "Hệ thống, đợi lát nữa cho ngươi khen ngợi bốn sao!"

Có bài học từ việc của Lệ tiên tử kia, tạm thời hắn không dám cho khen ngợi năm sao.

Dù sao ai biết hệ thống thiểu năng này sẽ đáp lại đánh giá tốt của hắn như thế nào?

Nhưng nể mặt lần này hệ thống có công lao, vẫn có thể cho bốn sao.

Hệ thống hờ hững, thờ ơ, thao tác thân thể hắn chạy vội trong khu rừng, Bùi Lăng quan sát một lát, thấy hệ thống có mục đích đi thẳng theo một phương hướng nào đó, mặc dù không biết nơi đó có cái gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc ở lại trong trận.

Từ khi kích hoạt hệ thống đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái vì được hệ thống "tặng quà" như thế.

Nhưng theo việc hệ thống không ngừng trèo non lội suối, đẩy dây leo ra để chui qua... Cuối cùng xuất hiện ở một sào huyệt nào đó trong lòng đất, cảm giác thoải mái này đã tan thành mây khói!

"Lão tử biết ngay..." Bùi Lăng thấy xung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện tơ nhện, trước mặt gần như toàn là trứng nhện chất đầy hơn phân nửa sào huyệt, chỉ cảm thấy một thùng nước đá dội xuống đầu, hắn gần như lập tức nghĩ đến Nhân Diện Chu mà Đoan Mộc thành chủ đã nói đến.

Bùi Lăng thở dài, chết lặng nhìn hệ thống tiến lên, dùng Yếm Sinh Đao lần lượt đâm chết nhện con còn đang được ấp, tiếp theo vận chuyển Huyết Loa độn pháp rút hết sạch chúng nó.

"Leng keng!" Hệ thống nhắc nhở đâu ra đấy, "Hoàn tất tặng một vài huyết thực thượng phẩm! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo đám nhện con chưa được ấp ra lần lượt tan thành mây khói, càng ngày có càng nhiều lực lượng bị hấp thu vào trong cơ thể Bùi Lăng, hắn chỉ cảm thấy một luồng linh lực cường đại chạy thẳng từ xương cụt lên sau não, đột nhiên toàn bộ khí huyết trong người Bùi Lăng như bị châm lửa!

Trong cơ thể truyền ra tiếng gầm gừ lúc sóng lớn cuồn cuộn!

Ngay sau đó, hắn cảm giác được cơ thể của mình như nổ tung, huyết vụ dâng lên trong lỗ chân lông, dường như một lớp lụa mỏng huyết sắc bao phủ toàn thân, cả người ầm vang nhảy ra, trong chớp mắt, đã di chuyển trong toàn bộ sào huyệt mấy lần, Huyết Ảnh sau lưng càng nồng đậm như thực chất.

Chương 65: Nhân Diện Chu (1)

Chợt nhìn qua, dường như có mấy người liên tục qua lại, huyễn ảnh xếp chồng lên, nửa thật nửa giả lại khó phân biệt!

Trong lòng Bùi Lăng yên lặng cho Huyết Loa độn pháp điểm khen ngợi.

Cái này mẹ nó nếu hắn sớm tu luyện được môn độn pháp này, đám người Trần Hoàn muốn tóm lấy hắn cũng chỉ là nằm mơ.

"Lệ tiên tử thật sự quá tốt..." Trong lòng Bùi Lăng vừa thấy cảm động, nghĩ đến chuyện đã trải qua ở chỗ này, liền vội vàng đè ép suy nghĩ này xuống.

Đệ tử Trọng Minh tông thật quá mẹ nó nham hiểm, đây là ở ngoại môn, nghĩ đến nội môn đệ tử thậm chí cả chân truyền đệ tử, đều là giết ra từ trong hoàn cảnh hiện tại, bây giờ hắn thật sự không dám phát thẻ người tốt cho Lệ tiên tử.

Ai biết rốt cuộc Lệ tiên tử nghĩ như thế nào...

Dù sao cho tới bây giờ dường như vẫn cho hắn một con đường sống, đã vậy... Trước hết cứ vậy đi.

Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, chuyên tâm cảm nhận sự vận chuyển của Huyết Loa độn pháp.

Cũng không biết qua bao lâu, thân thể hắn đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở: "Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng không nói hai lời, cũng không nhìn kỹ tình huống trong sào huyệt, cầm Yếm Sinh Đao, quay đầu bỏ chạy!

Vừa chạy vừa cho hệ thống một đánh giá kém một sao!

Rác rưởi!

Đời này ngươi chỉ xứng đánh giá kém một sao!

Đã nghe chưa rác rưởi!

Đời đời kiếp kiếp, ngươi chỉ xứng đánh giá kém một sao!!!

Bùi Lăng dựa vào ấn tượng đại khái lúc đến, sau khi chạy ra khỏi sào huyệt, đang muốn thở phào một hơi, chợt cảm thấy ngọn núi nhỏ sau lưng khẽ chấn động, đột nhiên một tiếng rít gào thê lương vang lên!

Hắn không kịp phản ứng, trước ngực như bị một cự thạch xông tới hung hăng va vào một phát, sau khi đầu choáng mắt hoa, cổ họng ngai ngái một lúc lâu.

ĐM!

Nhân Diện Chu trở về!?

Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều, phân biệt phương hướng một chút liền bỏ chạy về phía Loa Sơn thành.

Mẹ nó, đây là yêu thú Trúc Cơ mà ngay cả Đoan Mộc thành chủ đã là Trúc Cơ kỳ cũng không dám trêu chọc chính diện, ngoại trừ Loa Sơn thành, bây giờ hắn căn bản không nghĩ ra nơi nào an toàn.

Hắn vừa thoát ra một khoảng cách, liền nghe được sau lưng liên tục truyền đến sự chấn động, theo tiếng yêu thú điên cuồng rít lên – trong lúc cấp bách Bùi Lăng dành thời gian quay đầu nhìn, chỉ thấy ngọn núi nhỏ vốn là sào huyệt của nhện bị xốc lên hơn phân nửa, một con nhện to gần bằng một căn phòng chui ra từ trong sào huyệt.

Toàn thân con nhện này trắng bệch, phần bụng mọc ra một khuôn mặt người sinh động như thật, khóe miệng của mặt người hơi cong lên, dường như đang cười, thoạt nhìn vừa dữ tợn vừa quỷ dị.

Không biết chi trên của nó còn dính huyết nhục của loại yêu thú nào, hiển nhiên vừa đi săn về, đã đối mặt với tin dữ một đám con nối dõi toàn quân bị diệt.

Lúc này cơn giận ngập tràn, tìm kiếm điều tra xung quanh, phát hiện tung tích của Bùi Lăng đang nhanh chóng đi xa, lại cảm giác mùi hương lưu lại trong sào huyệt, không khỏi lại phát ra một tiếng rít thê lương, bốn đôi chân khẽ động, chém ra cỏ cây trước mặt, điên cuồng đuổi theo.

Bùi Lăng phát hiện tình cảnh này, không khỏi sợ hãi mất hồn, liều mạng thôi động Huyết Loa độn pháp, muốn cách Nhân Diện Chu xa một chút lại xa chút nữa.

Cũng may môn độn pháp này đến từ chỗ Lệ tiên tử, lại trải qua sự tu luyện của hệ thống, vốn Bùi Lăng đã chạy trốn trước một đoạn, lúc này khoảng cách giữa đôi bên lại đang bị kéo ra một khoảng cách có thể thấy được bằng mắt trần, mặc cho Nhân Diện Chu mạnh mẽ đâm tới, thậm chí tức giận phun ra mạng nhện, cũng chỉ có thể vô dụng cuống cuồng, trơ mắt nhìn bóng lưng hắn biến thành một cái chấm đen nhỏ.

"Huyết Loa độn pháp thật mạnh!" Xác định tốc độ của Nhân Diện Chu kém xa mình, Bùi Lăng thầm thở phào, không khỏi si mê, "Cũng không biết sau khi học xong môn độn pháp này, Lệ tiên tử còn có những công pháp khác để thử thách ta không?"

Loại công pháp cường hãn còn miễn phí này, cứ việc cho hắn cả tá.

Ở trong lòng hơi mong đợi, Bùi Lăng lại nghĩ đến đợi lát nữa vào Loa Sơn thành, mình phải nói rõ với Đoan Mộc thành chủ như thế nào?

Dù sao Đoan Mộc thành chủ cũng không muốn chủ động trêu chọc Nhân Diện Chu này...

"Dù sao Nhân Diện Chu đến Trúc Cơ kỳ này có chút linh trí, lại chưa biết nói chuyện." Bùi Lăng nhanh chóng nghĩ đến, "Đến lúc đó cứ nói nó chủ động chạy tới chọc ta."

Về phần nói là gì... Hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng bốn vừa vào Trọng Minh tông mà thôi.

Hắn có thể có ý đồ xấu gì chứ?

Cho dù có, ai lại tin tưởng hắn có năng lực trêu chọc Nhân Diện Chu Trúc Cơ kỳ?!

Nghĩ tới đây, gánh nặng trong lòng Bùi Lăng được tháo bỏ, một tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống.

Chỉ là vừa vui vẻ không bao lâu, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ý thức được một hiện thực tàn khốc: Linh lực không đủ!

Mặc dù tốc độ của Huyết Loa độn pháp cực nhanh, nhưng sự tiêu hao linh lực cũng cao đến lạ kỳ.

Vừa nãy Bùi Lăng chỉ chuyên tâm chạy trốn, lại không chú ý chỉ trong chốc lát như thế, linh lực trong cơ thể hắn đã biến mất một nửa.

Chương 66: Nhân Diện Chu (1)

Lại tiếp tục như thế, đừng nói chạy đến Loa Sơn thành, chỉ sợ không ra khỏi núi rừng dưới chân Loa sơn, đã bị Nhân Diện Chu bắt được.

"Đáng chết..." Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, suy nghĩ đảo quanh, đột nhiên chuyển hướng, đi về phía hẻm núi bị nhốt trước đó!

Đến mà không trả lễ thì không hay!

Sở dĩ hắn lại trêu chọc Nhân Diện Chu này, xét đến cùng đều là bị đám người Trần Hoàn ép.

Đã vậy, sao có thể để bọn họ được thoải mái chứ?

Không đủ linh lực trở lại Loa Sơn thành, vậy để đám người Trần Hoàn tranh thủ thời gian giúp hắn!

Lúc Bùi Lăng vùi đầu lao nhanh đến hẻm núi, một nơi cách hẻm núi vài dặm, bọn họ cố ý dọn ra một khoảng đất trống, dùng chu sa, máu người phác hoạ ra hoa văn trận pháp phức tạp. Chính giữa khoảng đất trống cắm một cây Chiêu Hồn Phiên.

Thoạt nhìn kích cỡ của Chiêu Hồn Phiên này không khác với Chiêu Hồn Phiên được sử dụng để đưa tang ở trên phố, nhưng trên mặt cờ lại có mười hồn phách cuồng loạn giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt oán độc: "Trần Hoàn! Ngươi chết không yên lành!"

"Hoàng Hiển, ta đối xử với ngươi như huynh trưởng, ngươi lại hại ta như thế! Sớm muộn gì ngươi cũng gặp báo ứng!"

"Mị Nhi... Mị Nhi... Vì sao ngươi không nhìn ta? Lúc trước ngươi luôn miệng nói ái mộ ta, quay đầu lại lừa ta vào bẫy, giết ta thì thôi đi, còn lấy một thân tu vi tinh huyết hồn phách của ta tế luyện cho Phù khí của Trần Hoàn, ngươi... Ngươi đối xử với ta như thế, chẳng lẽ không có chút áy náy nào sao?!"

"Trương Trọng Cầm! Tên súc sinh nhà ngươi! Nếu lúc trước không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm không còn trên đời! Ngươi lại lấy oán trả ơn!!! Súc sinh! Súc sinh!!"

"Tiện tỳ Tiêu Đạp Toa! Ta và ngươi là biểu tỷ muội ruột thịt, ngươi lại hại ta vì Trần Hoàn, ngươi chết không yên lành!! Sau khi chết xuống dưới hoàng tuyền, thấy phụ mẫu trưởng bối, ngươi sẽ ăn nói như thế nào?!"

"Biểu tỷ đừng vùng vẫy nữa." Trên tế đài bằng trúc được xây dựng tạm thời, Tiêu Đạp Toa chân đạp thất tinh, hoàn thành bấm niệm pháp quyết tác pháp, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu đầu quả tim, chỉ thấy trận văn trên mặt đất sáng lên, hiện ra huyết quang nhàn nhạt.

Sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng mơ hồ có vết máu, vẻ mặt lại rất hưng phấn.

Trước tiên trêu chọc trả lời một câu của nữ quỷ trong cờ, "Ngươi toàn tâm toàn ý theo đuổi đại đạo, lại thiên tư ngu xuẩn, bây giờ vào Chiêu Hồn Phiên, sau này tu vi của Trần sư huynh tinh tiến, đại đạo có thành tựu, ngươi cũng được coi là gà chó lên trời, chẳng phải tương đương với việc thành toàn cho ngươi sao? Sao ngươi lại mắng ta? Ngươi nên cám ơn ta mới đúng."

Sau đó cũng không tiếp tục để ý nữ quỷ đang chửi ầm lên, chuyển sang Trần Hoàn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vừa cười vừa nói: "Trần sư huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng Mẫu Trận này cũng xong rồi! Tiếp theo chỉ chờ tới lúc nửa đêm là được."

Đám người Trần Hoàn, Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm, Trần Mị đứng dựa theo vị trí nhất định, trong tay cầm một tấm phù lục linh quang lấp lóe, hai cổ tay mơ hồ hiện ra huyết sắc, từng khuôn mặt trắng bệch, hơi thở gấp rút, nhất là Trần Mị có tu vi thấp nhất, nghe nói như thế, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Ngẩng đầu nhìn phù lục lơ lửng trước mặt, trong mắt lại hơi hiện ra vẻ hoảng sợ, nghĩ mà sợ nói: "Cũng may chống đỡ nổi. Tuy pháp mượn phù lập trận này của Tiêu sư tỷ có thể bày trận vượt qua cảnh giới, nhưng cũng tiêu hao quá nhiều linh lực, tinh huyết."

Nàng cảm thấy mình sắp bị rút khô!

"Tiêu sư muội, lần này may mắn có ngươi." Dù sao Trần Hoàn cũng có thực lực cao nhất, mặc dù lúc này cũng chịu hao tổn cực lớn, tinh thần vẫn phấn chấn, hắn ta không để ý đến muội muội mình, lại tiến lên đỡ lấy Tiêu Đạp Toa, sau khi hỏi han ân cần một phen, mới nói với Trần Mị, "Ngươi đi tới phía dưới xem Bùi Lăng như thế nào."

Trần Mị chưa ổn định lại, cũng hơi không vui: "Hắn? Dù sao cũng không ra được, còn có thể như thế nào?"

Lúc đang nói chuyện nàng gọi Tầm Tung Phong ở trong tay áo ra, ai biết Tầm Tung Phong không có ý chạy về phía trong khe núi, mà không hề chậm trễ bay về phía nam!

"..." Trần Mị lập tức giật mình, con ngươi bỗng nhiên phóng đại.

Nàng tốn mất một lúc mới ý nhận ra điều này có ý nghĩa gì, trong chớp mắt tiếng nói cũng thay đổi, "Tiêu sư tỷ! Không phải ngươi nói, Bùi Lăng tuyệt đối không thể chạy thoát trận pháp do ngươi bày ra sao?! Vậy vì sao hắn lại không ở hẻm núi nữa?"

Trần Hoàn còn đang dịu dàng dỗ dành Tiêu Đạp Toa đột nhiên ngẩng đầu, quát: "Ngươi nói cái gì?!"

"Ca ca, ngươi nhìn Tầm Tung Phong đi." Trần Mị vội vàng bấm niệm pháp quyết ổn định Tầm Tung Phong, kêu lên, "Đường dưới hẻm núi quá khó đi, ta cũng không nắm chắc không lạc đường, vì vậy dự định để Tầm Tung Phong dẫn đường, nhưng ai biết nó lại bay về phía nam. Bây giờ Bùi Lăng căn bản không ở trong cốc!"

"Sao có thể?!" Trần Hoàn chưa trả lời, Tiêu Đạp Toa đã là người đầu tiên hoảng sợ nói, "Với tu vi hiện tại của hắn cũng không thể thoát được Tử Trận, không nói đến việc ta còn bày mê trận ở bên ngoài... Hắn cũng không phải đệ tử gia tộc lớn gì đó, tộc huynh của hắn là tông tử của Bùi thị, có ai trong số chúng ta không biết trước khi tiến vào ngoại môn đã ngu dốt thế nào?!"

Chương 67: Thiên địch?

"Nếu không Bùi Hồng Niên còn có thể bị loại mặt hàng như Tôn Ánh Lan nắm bắt sao?!"

"Sao Bùi Lăng này có thể thoát khỏi trận của ta?"

Tiêu Đạp Toa không nhịn được nghi ngờ Tầm Tung Phong, "Không phải Tầm Tung Phong của ngươi đang đi lung tung chứ?"

"Ngươi không hiểu thì đừng nói bậy." Tu vi của Trần Mị không cao, hơn phân nửa giá trị đều nằm trên Tầm Tung Phong này, nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, nói, "Nhà ta đã tốn rất nhiều sức lực vì Tầm Tung Phong này... Chưa từng xuất hiện sơ suất gì!"

Tiêu Đạp Toa còn muốn nói gì nữa, lại bị Trần Hoàn đè cánh tay lại.

Sắc mặt Trần Hoàn âm trầm, quát: "Đừng cãi cọ nữa. Hoàng sư đệ, làm phiền ngươi và Mị Nhi đi xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn ta từ tốn nói, "Đúng là Tầm Tung Phong chưa từng xuất hiện sơ suất gì, chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy năng lực bày trận của Tiêu sư muội, với tình huống hiện tại, chưa chắc đã là Bùi Lăng chạy thoát, biết đâu hắn đã ném áo ngoài ra khỏi trận trong cơn tuyệt vọng, bị dã thú đi ngang qua mang tới phía nam thì sao?"

"Vẫn nên đi xuống xem một chút thì tốt hơn."

Nói thì nói như vậy, trong lòng Trần Hoàn lại nhảy lên thình thịch, luôn có dự cảm không may.

Loại dự cảm này nhanh chóng được chứng thực: Hoàng Hiển dẫn theo Trần Mị đi xuống hẻm núi một chuyến, chẳng mấy chốc khuôn mặt tối tăm trở về: "Trần sư huynh, đúng là Bùi Lăng kia đã không còn trong trận nữa. Hơn nữa ta thấy dấu chấn rất mới ở bên dòng suối nhỏ ngoài trận, so sánh lớn nhỏ, hơn phân nửa là hắn."

Còn chưa dứt lời, Trương Trọng Cầm đã đột nhiên thay đổi sắc mặt, nổi giận nói với Tiêu Đạp Toa: "Không phải trước đó ngươi luôn miệng nói Bùi Lăng tuyệt đối không thể thoát thân sao?! Vì vậy chúng ta mới yên tâm đi bày trận này, kết quả thì sao?!"

Hai mắt Tiêu Đạp Toa trợn trừng, thất thần một lát, mới nghẹn ngào kêu lên: "Cái này... Cái này sao có thể?!"

"Sao không thể?" Hoàng Hiển lạnh lùng, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta và Trần sư muội sẽ lấy chuyện này ra để nói đùa?"

"Được, nói ít vài câu đi!" Vào lúc mấu chốt, vẫn là Trần Hoàn đứng ra giảng hòa, trầm giọng nói, "Mặc dù tiểu tử kia mới vào tông môn, trên người lại có khá nhiều bí mật, không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến bộ đao pháp mà trước đó hắn dùng ở trong trận, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, đừng nói dòng dõi Bùi gia như thế, ngay cả Chư Pháp các ở ngoại môn, chỉ sợ cũng không tìm được mấy bộ giống thế."

"Chỉ sợ trước khi tiến tông đã nhận được chút cơ duyên."

"Nếu không một tên Luyện Khí tầng bốn, còn là Luyện Khí tầng bốn ở nơi thâm sơn cùng cốc như Lộc Tuyền thành, sao có thể có nhục thân cường hãn đến mức đó?"

"Mặc dù việc chạy ra Tử Trận khiến người ta khá bất ngờ, nhưng cũng chưa chắc không thể..."

Hắn ta ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, "Cũng may bây giờ còn mấy canh giờ nữa mới đến nửa đêm, để Tầm Tung Phong dẫn đường, chúng ta đi bắt hắn về là được."

"Trần sư huynh, tiểu tử kia đã bị chúng ta dọa sợ vỡ mật." Hoàng Hiển lại nói, "Nhìn phương hướng là không dám về Loa Sơn thành, thà rằng chạy vào trong núi sâu, chúng ta phải nhanh chạy tới, tránh để hắn chạy lung tung vào địa bàn yêu thú, tự nhiên xảy ra sơ suất."

Thế là sau thời gian bàn bạc ngắn ngủi, quyết định để Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm dẫn theo Trần Mị đi đuổi bắt Bùi Lăng, Trần Hoàn và Tiêu Đạp Toa ở lại khôi phục. Đôi bên đều cầm một tấm Truyền m Phù, có biến cố gì lại dùng Truyền m Phù liên hệ.

Dù có vội vã bắt Bùi Lăng trở lại như thế nào, đến nửa đêm phát động trận pháp, Trần Hoàn và Tiêu Đạp Toa là chủ lực, một khi hao tổn quá độ ngay lúc này, chẳng may đến lúc đó không chèn ép được Chiêu Hồn Phiên, vậy sẽ vui quá hóa buồn.

Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm không dám sơ suất, để Trần Mị kết nối với Tầm Tung Phong, vội vàng truy tìm về phía của Bùi Lăng.

Cũng may trước đó bọn họ vì lý do an toàn, đã sớm giải quyết rắc rối ở xung quanh, vì dụ như đã diệt trừ tất cả mấy thứ Hỏa Nhãn Thanh Viên, lúc này không có yêu thú không có mắt gì đó đến làm phiền, không làm cản trở tốc độ tiến lên.

Thứ duy nhất cản trở là Trần Mị, vấn đề là cần nàng khống chế Tầm Tung Phong, đây cũng là người thân của Trần Hoàn, mất kiên nhẫn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Trong lòng Trần Mị cũng rất nóng nảy, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là Luyện Khí tầng bốn, dù dùng hết tất cả vốn liếng, cuối cùng vẫn tụt lại đằng sau.

Đi đường cả nửa ngày như thế, Tầm Tung Phong vẫn tiếp tục bay về phía trước, Hoàng Hiển không nhịn được mắng: "Tiêu Đạp Toa thật sự không đáng tin. Nếu tiểu tử kia bị hao tổn trong lúc phá trận, cũng không thể chạy xa như vậy."

"Năng lực bày trận của Tiêu Đạp Toa vẫn được." Trương Trọng Cầm lại khẽ lắc đầu, "Nàng cũng là nhân tài được coi trọng ở Trận phong, trước đó ta tự mình thử thoát ra khỏi mê trận do nàng bố trí, kết quả ngươi cũng biết, ta đi ba ngày ba đêm, thử đủ loại phương pháp, cuối cùng vẫn nhận thua... Vì Trần sư huynh, nàng không thể không tận lực, vẫn là tiểu tử Bùi Lăng kia có vấn đề, đợi lát nữa nhìn thấy hắn, chắc chắn không được nương tay."

"Chuyện cho tới bây giờ, dù không thể mang về hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần giữ lại một hơi, dù sao cũng tốt hơn để hắn chạy mất."

Chương 68: Tụ hợp (1)

Hoàng Hiển gật đầu: "Ta biết..."

Còn chưa nói hết lời, Trần Mị bỗng nhiên "A" một tiếng.

Hai người vội vàng đề phòng, hỏi: "Đã phát hiện tiểu tử kia rồi sao?!"

"... Hình như Tầm Tung Phong gặp thiên địch, không dám đi về phía trước." Trần Mị không ngừng nghi ngờ, "Các ngươi có mang bản đồ không? Gần đây có gì khiến Tầm Tung Phong e ngại?"

"E ngại?" Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm nhìn nhau, trong mắt đều là lo nghĩ, "Bản đồ ở chỗ Trần sư huynh, vừa rồi chúng ta đi vội đã quên lấy. Nhưng nhớ kỹ dọc theo con đường này, cho đến tận địa bàn của Nhân Diện Chu đều không có yêu thú gì ra dáng?"

Dù sao ở xung quanh Nhân Diện Chu, dù trước đó có yêu thú cường thế hơn, sau khi cảm nhận được khí tức của yêu thú Trúc Cơ kỳ này, đã biết điều sớm trốn đi thật xa, mấy loại không biết điều cũng vào bụng Nhân Diện Chu gần hết.

Trần Mị nghe vậy, thốt ra: "Không phải tới gần địa bàn của Nhân Diện Chu chứ?"

"Không thể nào." Hoàng Hiển lắc đầu, nói, "Ta vẫn tính khoảng cách, bây giờ chúng ta cách biên giới Nhân Diện Chu kiếm gần trăm dặm. Dựa theo lời nói của Đoan Mộc thành chủ, Nhân Diện Chu sẽ không dễ dàng sửa đổi phạm vi đi săn, dù sao nó đi vào chỗ sâu của Loa sơn cũng vì an toàn đẻ trứng và ấp trứng con nối dõi, đã vậy, nó sẽ không dễ dàng rời xa sào huyệt."

Trương Trọng Cầm cau mày nói: "Có thể là thiên địch loại rắn rết... Để Tầm Tung Phong không cần để ý. Thật sự không được, để Tầm Tung Phong nói cho chúng ta biết bây giờ đang ở vị trí nào, chúng ta tới xem có dấu vết của Bùi Lăng không?"

"Tốt!" Trần Mị gật đầu một cái, đang muốn dẫn bọn họ đến chỗ mà Tầm Tung Phong dừng lại, Hoàng Hiển đột nhiên giật giật lỗ tai, quát: "Chậm đã! Có động tĩnh!"

Trương Trọng Cầm phản ứng cực nhanh, lập tức lách mình trèo lên một gốc cổ thụ chọc trời cách đó không xa, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy khu rừng nơi xa lay động từng tầng, có người đang leo trèo giữa khu rừng, mơ hồ thấy được thân hình trong lúc tay áo tung bay, không phải là Bùi Lăng sao?

"Tiểu tử kia ở ngay phía trước!" Trương Trọng Cầm không khỏi vui mừng, vội vàng nói với đồng bạn dưới cây, "Hình như hắn lạc đường, lại chạy về phía chúng ta."

"Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu." Hoàng Hiển và Trần Mị nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười ha ha, Hoàng Hiển vừa bóp ngón tay vang lên cành cạch nghênh đón, vừa cười gằn nói, "Còn sợ tốn thời gian tìm hắn trì hoãn canh giờ bên Trần sư huynh, không ngờ tiểu tử này lại chủ động đưa tới cửa."

Bọn họ vô cùng vui mừng bọc đánh qua đó, Bùi Lăng đang bỏ trốn giữ mạng nhanh chóng phát hiện ra, không khỏi vui mừng, chào đón như thấy huynh đệ tỷ muội ruột thịt khác cha khác mẹ thất lạc nhiều năm: "Hoàng sư huynh! Trương sư huynh! Còn có Trần sư tỷ... Ta có thể tìm tới các ngươi rồi! Đúng, vì sao Trần sư huynh và Tiêu sư tỷ không ở đây?"

"Hai người bọn họ đang chờ trong Phệ Hồn Mẫu Trận!" Hoàng Hiển nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên ra tay muốn một phát bắt được hắn.

Ngay vào lúc này, quanh người Bùi Lăng tuôn ra một vòng huyết quang, cả người đột nhiên tăng tốc độ, lại như mũi tên rời cung ngay thời khắc cực kỳ nguy cấp, chợt lóe lên từ trước mặt bọn họ.

Thậm chí cơn gió cuốn lên còn đập vào khuôn mặt bọn họ đau đớn!

Ba người Hoàng Hiển khẽ giật mình, mới phát hiện không đúng, Bùi Lăng đã nhanh như chớp chạy đi, vừa chạy vừa cao giọng hô: "Hai vị sư huynh, mọi việc đã được hoàn thành dựa theo lời nhắn nhủ của Trần sư huynh, cũng đã dụ nghiệt chướng này đến theo kế hoạch... Nhanh! Chúng ta cùng làm thịt nó! Đưa nó đi đoàn tụ với đám oắt con kia!"

Ba người vô thức nhìn theo phương hướng hắn đến, đúng thấy vài gốc cổ thụ chọc trời bị bước chân chặt đứt, ầm vang đổ xuống trong khe hở, một đôi mắt đỏ hồng đang ôm theo căm giận ngút trời nhìn về phía bọn họ!

Ngay sau đó tám chân hơi dùng sức, quái vật khổng lồ nhảy đến giữa không trung, phần bụng mặt người hoàn toàn dập tắt sự may mắn xa vời của ba người Hoàng Hiển, trong cơn cuồng nộ Nhân Diện Chu không nói lời gì, quay đầu phun một tấm mạng nhện tới.

Ba người Hoàng Hiển vô cùng hoảng sợ, rối rít co cẳng lao nhanh đi.

Nhưng Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm còn tạm được, dù sao tu vi đều là Luyện Khí tầng lăm, vào lúc quan trọng lại ép buộc bản thân nâng cao tốc độ lên một đoạn, mạo hiểm né tránh mạng nhện. Nhưng Trần Mị không có vận khí như vậy, nàng mới Luyện Khí tầng bốn chỉ kịp phát ra một tiếng hét, đã bị mạng nhện bao phủ chặt chẽ.

Chợt mạng nhện bị một sợi tơ nhện lôi kéo đến trước mặt Nhân Diện Chu, giác hút dữ tợn tiến tới, tiếng "két" rợn người kèm theo tiếng kêu thảm vang lên, chẳng mấy chốc đã không còn tiếng động.

Bùi Lăng quay đầu nhìn thấy, sau khi rùng mình cũng thầm thở phào, để đạo hữu chết chứ bần đạo không chết! Nếu không phải vì đám người này, hắn cũng không chọc phải Nhân Diện Chu, bởi vì cái gọi là muốn cởi chuông phải do người buộc chuông, hắn có thể bình an trốn về Loa Sơn thành hay không, coi như trông cậy hết vào những "đồng bạn" này.

Vấn đề là lúc này Trần Mị vừa đối mặt đã nghẻo, chỉ sợ hai người còn lại cũng không chịu được quá lâu, phải nhanh chóng nghĩ cách kéo dài khoảng cách!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhịn xuống sự khó chịu, cưỡng ép thôi động linh lực, Huyết Loa độn pháp ầm vang gia tốc, hóa thành một đạo huyết quang lập tức biến mất ở chân trời.

Chương 69: Tụ hợp (1)

Thấy tình cảnh này, vành mắt Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm đều nứt ra: "Tiểu súc sinh!!!"

Nhưng Nhân Diện Chu nhanh chóng ăn xong Trần Mị, lần nữa đuổi tới, mặc dù hai người có tu vi cao hơn Bùi Lăng một tầng, lại không có độn pháp tốt như vậy, dù là lấy ra toàn bộ sức mạnh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhân Diện Chu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên.

Chẳng mấy chốc, cơn gió tanh tưởi thổi đến sau đầu, lúc bước chân Nhân Diện Chu xẹt qua cỏ cây trong rừng mang theo cành gãy lá đứt, gần như trực tiếp đánh vào trên lưng bọn họ.

"Đáng chết!" Sắc mặt hai người trắng bệch, trong lúc cấp bách nhìn nhau, tâm ý tương thông, gần như đồng thời vỗ một chưởng vào trước ngực, trong mắt lóe lên tia sáng xanh, đột nhiên tăng tốc.

Chỉ là cùng lúc đó, trong thất khiếu của bọn họ đều tràn ra vết máu, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn đáng sợ, khí tức nhanh chóng trượt xuống.

Đây là Nhiên Huyết đại pháp của Trọng Minh tông, lấy cách thiêu đốt tinh huyết để cưỡng ép tăng thực lực, nhưng cái giá phải trả lại là sau đó tu vi giảm nhiều, linh lực phản phệ.

Có thể nói đây chỉ là uống rượu độc giải khát.

Nhưng trong lúc này, hai người đã không có lựa chọn tốt hơn.

"Đi tìm Trần sư huynh!" Khóe miệng Hoàng Hiển trào ra máu tươi, khàn giọng quát, "Chúng ta không chống đỡ được bao lâu!"

Trương Trọng Cầm cũng hiểu rõ điều này, trong thất khiếu càng chảy máu nhanh hơn, thân hình lướt qua trong rừng như gió.

Nửa ngày sau, Trần Hoàn đang ngồi hồi phục bên cạnh Phệ Hồn Mẫu nghi ngờ mở mắt ra, Tiêu Đạp Toa ngồi bên cạnh đang thưởng thức khuôn mặt tuấn tú của hắn không nỡ rời mắt đang muốn mở miệng, đã thấy đột nhiên có hai bóng người loang lổ vết máu hạ xuống trên đỉnh đầu.

"Hoàng sư huynh! Trương sư huynh?!" Tiêu Đạp Toa lập tức nuốt xuống lời đã đến khóe miệng, ngạc nhiên nói, "Sao các ngươi lại biến thành dáng vẻ này?"

Hoàng Hiển ho khan phun ra một ngụm máu, không để ý nàng, đi về phía Trần Hoàn vội vàng nói: "Trần sư huynh, tình huống không tốt! Không biết sao tiểu súc sinh Bùi Lăng kia trêu chọc Nhân Diện Chu, còn có một môn độn pháp cực nhanh... Vừa nãy Trần Mị sư muội đã bị Nhân Diện Chu cắn nuốt, tiểu súc sinh cũng chạy không thấy, chúng ta vận dụng Nhiên Huyết đại pháp mới tạm thời cắt đuôi nghiệt chướng kia."

Tiêu Đạp Toa nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh: "Cái gì? Vậy chẳng phải Nhân Diện Chu kia đang đuổi tới bên này sao? Trần sư huynh, chúng ta phải đi ngay!"

"Đi?" Sắc mặt Trần Hoàn trầm xuống, nhanh chóng tính toán một phen, ngẩng đầu, lạnh giọng nói, "Chúng ta cũng có thể đi, nhưng ngươi bảo Hoàng sư đệ và Trương sư đệ làm sao bây giờ? Chúng ta dẫn theo bọn họ có thể chạy thoát khỏi Nhân Diện Chu sao? Hay là ngươi muốn vứt bỏ hai vị sư đệ?!"

"Ta..." Tiêu Đạp Toa chỉ mở miệng theo bản năng, nghe vậy không khỏi ngượng ngùng.

Lại thấy Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm đều oán độc nhìn thoáng qua, càng thêm xấu hổ, cúi thấp đầu im lặng không nói.

"Chắc chắn không đi được rồi." Trần Hoàn chuyển hướng sang hai sư đệ, tốc độ nói cực nhanh, "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lợi dụng Phệ Hồn Tử Mẫu Trận."

Hắn ta giải thích, "Trận pháp này đã bố trí xong, chốc lát nữa Nhân Diện Chu sẽ đuổi tới, vậy các ngươi đến Tử Trận ở bên dưới trước, dụ nó vào bên trong. Đến lúc đó chờ Tử Trận bao vây Nhân Diện Chu, ta và Tiêu sư muội lại chia nhau ra chạy."

Vừa nói vừa lấy ra hai tấm phù lục từ trong túi trữ vật, chia cho Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm, "Về phần các ngươi, với tình huống này hiện tại, chắc chắn không thể chạy trốn giữ mạng nữa, đây là Liễm Tức phù, mỗi người một tấm, nhân lúc Nhân Diện Chu ở trong trận, các ngươi nhanh chóng tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Đến lúc đó Nhân Diện Chu tạm thời tìm không thấy các ngươi, thấy ta và Tiêu sư muội chạy trốn, tất nhiên sẽ đuổi theo chúng ta! Như thế các ngươi cũng được an toàn."

Hoàng Hiển ho khan nói: "Đa tạ sư huynh! Chỉ là Tử Trận kia còn không nhốt được cả Bùi Lăng..."

"Tu vi của Bùi Lăng không cao, dù sao cũng là người sống, rất có thể còn nhận được cơ duyên trước khi tiến tông." Trần Hoàn bình tĩnh nói, "Mặc dù Nhân Diện Chu là yêu thú Trúc Cơ kỳ, nhưng cầm thú không bằng người, nếu chưa hóa hình, tâm trí còn không bằng phàm nhân bình thường! Lại nói, Tử Trận có thể kéo một chút là một chút. Nếu không chúng ta đều trốn không thoát!"

Hoàng Hiển còn muốn nói gì nữa, Tiêu Đạp Toa cũng đã sắc mặt trắng bệch nhìn Trần Hoàn, gấp gáp nói: "Cái này... Trần sư huynh, ngươi để bọn họ trốn đi, hai người chúng ta chia nhau chạy? Vậy ta làm sao bây giờ?"

Trần Hoàn là Luyện Khí tầng sáu, Nhân Diện Chu chưa phát triển đủ tâm trí, nhưng tu luyện tới Trúc Cơ kỳ cũng không phải người ngu, đến lúc đó có thể dẫn đầu truy sát Tiêu Đạp Toa tốc độ chậm chạp này không?

Điều này có khác gì việc nàng đi chịu chết thay hai người Hoàng, Trương?

Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm nghe vậy ánh mắt lấp lóe, đều không nói gì nữa.

Trần Hoàn thở dài, nói: "Tiêu sư muội ngươi yên tâm, sao ta lại mặc kệ ngươi? Ngươi xem, nơi này còn có một tấm Liễm Tức phù, đây là một tấm cuối cùng, ngươi là trận tu, đại khái có thể lợi dụng trận pháp gia tốc, sau khi chạy xa, liền dùng phù lục này trốn đi, như thế nào?"

"Một tấm cuối cùng rồi?" Vốn Tiêu Đạp Toa vừa tức vừa gấp, nghe vậy lại hơi xấu hổ, trù trừ một lát, lại không nhận lấy mà khẽ nói.

Chương 70: Bất hòa

"Vậy... Vậy vẫn là Trần sư huynh cầm đi, dù sao ta cũng là trận tu, chưa chắc đã không có những phương pháp để khác chạy thoát."

Trần Hoàn không nói gì nhét phù lục vào trong tay nàng, tiếp theo nói với Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm: "Việc này không nên chậm trễ! Chỉ sợ chốc lát nữa Nhân Diện Chu sắp đuổi kịp, các ngươi nhanh đến Tử Trận."

Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm nhìn nhau, lúc này hai người đều là tinh huyết hao tổn hầu như không còn, khí tức yếu ớt, bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn, liền ôm quyền nói: "Vâng!"

Bọn họ vội vàng tiến đến Tử Trận, ánh mắt Trần Hoàn tĩnh mịch nhìn một lát, xác nhận hai sư đệ đều đã đi xa, bỗng nhiên quay đầu phân phó Tiêu Đạp Toa còn đang lo lắng: "Chờ bọn họ tiến vào Tử Trận, lập tức phát động trận pháp, đều luyện người vào Chiêu Hồn Phiên."

"... A?" Tiêu Đạp Toa khẽ giật mình, trong chốc lát lại không kịp phản ứng, xoa góc áo ngơ ngác nhìn hắn ta.

"Tử Trận còn không nhốt được Bùi Lăng, sao có thể nhốt được Nhân Diện Chu?" Trần Hoàn đè ép sự nôn nóng trong lòng, ôn nhu khuyên nhủ, "Vừa nãy ta nói những lời kia, chỉ vì ổn định bọn họ thôi. Dù sao bọn họ biết rõ chúng ta không có khả năng địch nổi Nhân Diện Chu, nhưng vẫn liên lụy cả chúng ta, hiển nhiên không có ý tốt. Nếu là ăn ngay nói thật, chúng ta dẫn theo bọn họ trốn không thoát, so với toàn quân bị diệt, không bằng tráng sĩ chặt tay... Nhưng nếu ta nói như vậy, biết đâu hai người bọn họ sẽ liều mạng với chúng ta."

"Hơn nữa bọn họ cũng không vô tội."

"Ngươi đừng quên, vừa nãy Mị Nhi đi cùng bọn họ, bây giờ chỉ hai người bọn họ trở về, biết đâu Mị Nhi đã bị bọn họ hại, dùng để cản chân Nhân Diện Chu."

"Nếu chỉ có một mình ta cũng không sao, cùng lắm thì cùng trốn đi, ta là Luyện Khí tầng sáu, dù sao cũng chạy nhanh hơn bọn họ."

"Nhưng Tiêu sư muội phải làm sao? Ngươi cũng là Luyện Khí tầng năm giống bọn họ. Bọn họ không nắm chắc có thể chạy về Loa Sơn thành trước khi Nhân Diện Chu đuổi kịp, sao Tiêu sư muội có thể thoát khỏi nguy hiểm được?"

"Chẳng lẽ lại để ta mặc kệ ngươi?"

"Nhưng ta phải dẫn theo ngươi, chỉ sợ hai chúng ta đều chạy không thoát!"

Hắn ta nói đến chỗ này, trên trán hiện ra vẻ tàn nhẫn, "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hy sinh hai vị sư đệ, sớm luyện chế Chiêu Hồn Phiên, như thế ngươi và ta mới có thêm chút hy vọng sống."

Lúc đầu Tiêu Đạp Toa vô cùng hoảng sợ, dù sao ở trong mắt của nàng, mặc dù Trần Hoàn xảo trá tàn nhẫn với người ngoài, nhưng từ trước đến nay luôn thành thật với đám người một nhà này. Ai ngờ, vị sư huynh vừa trách cứ nàng vì Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm, vừa quay đầu đã muốn luyện hai vị sư đệ này vào Chiêu Hồn Phiên?

Nhưng nghe Trần Hoàn nói gần nói xa lại vì cân nhắc cho nàng, vốn Tiêu Đạp Toa đã cảm mến hắn ta, lúc này biết rõ sự khẩn cấp của việc này, cũng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.

Suy nghĩ lại một chút xưa nay Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm luôn nói năng lạnh nhạt với nàng, ngay vừa rồi cũng hơi trách cứ vì việc Bùi Lăng trốn thoát. Mỗi lần đến lúc này, đều chỉ có Trần Hoàn giải vây cho nàng.

Bây giờ dù giúp đỡ Trần Hoàn luyện bọn họ, hình như cũng là việc thường tình.

Nghĩ như vậy, Tiêu Đạp Toa không do dự nữa, gật đầu nói: "Được! Chỉ là Trần sư huynh, bây giờ hai người bọn họ tổn thương nguyên khí, canh giờ cũng không đúng, chỉ sợ hiệu quả chưa chắc đã tốt bằng Bùi Lăng."

"Việc khẩn cấp phải thay đổi theo tình hình, không để ý nhiều như vậy." Trần Hoàn thúc giục nói, "Nhân Diện Chu có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, sư muội, xin hãy nhanh chóng ra tay! Nếu không hai vị sư đệ phát hiện mánh khóe, biết đâu tự nhiên xảy ra sơ suất."

Thế là Tiêu Đạp Toa không do dự nữa, vội vàng đi vào Mẫu Trận, lấy ra trận bàn, liên tục bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trận văn trên mặt đất vốn hiện ra huyết quang nhàn nhạt dần sáng lên, toàn bộ mặt đất bắt đầu vặn vẹo như vật sống, tiếp theo một luồng nhịp đập chậm chạp lại kiên định truyền đạt ra...

Trong khe núi phía dưới, Tử Trận tiếp thu được sự triệu hoán của Mẫu Trận, cây cối huyễn tượng ầm vang vỡ nát.

Thay vào đó là vô số xúc tu huyết sắc, tràn đầy trời đất lao về phía Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm đang vô cùng sợ hãi khôi phục thể lực.

"Cái này?!" Lúc đầu hai người phát hiện được động tĩnh, còn tưởng là Nhân Diện Chu đuổi tới, cuống quít nhảy lên một cái, nhưng trong tầm mắt không phải là khuôn mặt người quỷ dị kia, lại là vô số xúc tu, không khỏi giật mình, "Đây là hiệu quả rút hồn luyện huyết của Tử Trận... Nhân Diện Chu chưa vào trận, sao lại phát động rồi?!"

"Tên súc sinh này Trần Hoàn!!!" Hai người chỉ hơi sợ sệt, đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi chửi ầm lên, "Lão tử bán mạng cho ngươi lâu như vậy, ngươi mẹ nó lại chuyển tay muốn bán lão tử?!"

Trong Mẫu Trận, Trần Hoàn mắt điếc tai ngơ với tiếng giận mắng trong khe núi, chỉ hỏi Tiêu Đạp Toa: "Còn bao lâu nữa?"

"Rất nhanh!" Trong lòng Tiêu Đạp Toa cũng gấp gáp, dù sao Nhân Diện Chu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, trước đó nàng tiêu hao linh lực lại chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này chỉ có thể nuốt một viên đan dược, cưỡng ép thôi động trận pháp, nói, "Sư huynh chờ một lát, nhiều lắm là thời gian uống cạn chung trà."

Chương 71: Không phụ tình thâm! (1)

Ánh mắt Trần Hoàn lóe lên, nói: "Được... Đúng rồi, sư muội, Mẫu Trận này có thể vây khốn Nhân Diện Chu không? Ta thấy cách bố trí Mẫu Trận phức tạp hơn Tử Trận nhiều. Nếu có thể, chúng ta cũng có thể cố gắng dùng để mưu hại nghiệt chướng kia một lần?"

"Không được sư huynh." Tiêu Đạp Toa toàn lực vận chuyển trận pháp, không rảnh suy nghĩ nhiều, nghe vậy thuận miệng nói, "Phệ Hồn Tử Mẫu Trận, Tử Trận chuyên điều khiển vây giết, mới có hiệu quả vây khốn. Còn Mẫu Trận chỉ có thể dùng để luyện chế Phù khí, đừng nói tính toán loại yêu thú Trúc Cơ như Nhân Diện Chu, ngay cả vây khốn yêu thú Khai Tuệ bình thường cũng không được, dù sao chỉ liếc mắt là hiểu cách ra vào."

Lúc đang nói chuyện, đường vân trên mặt đất trong Mẫu Trận run rẩy, đột nhiên hai đạo huyết quang bọc lấy hồn phách cứ thể bị Tử Trận bên kia rút tới, theo trận văn tràn vào trong Chiêu Hồn Phiên.

Chiêu Hồn Phiên không gió mà bay, trên mặt cờ như có sóng máu cuồn cuộn, trước đó hồn phách đám người bên trong còn từng chửi mắng Trần Hoàn, vừa mừng vừa sợ: "Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm? Ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay!"

"Tốt tốt tốt, lúc trước lão tử không biết nhìn người, hôm nay thấy các ngươi chó cắn chó, cũng coi như có thể nhắm mắt."

"Tên súc sinh Hoàng Hiển này, lão tử liều mạng với ngươi!!"

"Chó cắn người thường không sủa, Trương Trọng Cầm, uổng công ngươi làm nội gián trong ngoài, bây giờ cũng biến Trành Quỷ cùng ta."

Chư hồn xoay đánh thành đoàn trong chốc lát, chỉ có biểu tỷ của Tiêu Đạp Toa khoanh tay đứng nhìn, cười lạnh liên tục, dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Tiêu Đạp Toa, lạnh giọng nói: "Tiện tỳ! Ta chờ ngươi cũng đến nhập cờ, đến lúc đó ta muốn tự tay xé ngươi thành mảnh nhỏ!"

Tiêu Đạp Toa khẽ nhíu mày, Trần Hoàn vội vàng nói: "Sư muội đừng chấp nhặt với tiện tỳ này, chờ luyện thành Chiêu Hồn Phiên, sau này ta sẽ giao nàng cho ngươi luyện chế."

Nói xong cực kì lạnh lùng liếc nhìn biểu tỷ kia, lạnh giọng nói, "Tiêu sư muội có tình cảm sâu đậm với ta, vốn ta không quan tâm tình yêu nam nữ, nhưng theo năm dài tháng rộng ai có thể vô tình như cỏ cây? Sao lại nhẫn tâm phụ ý tốt của nàng? Loại tiện tỳ không hiểu tình cảm chỉ biết theo đuổi đại đạo như ngươi, sao có thể hiểu được tấm lòng chân thành."

Biểu tỷ kia cười lạnh thành tiếng, lại không nói gì.

Tiêu Đạp Toa chỉ tưởng nàng bị chặn họng, trong lòng thoải mái, liều mạng thiêu đốt một giọt tinh huyết, thúc giục Mẫu Trận nhanh chóng luyện chế, chỉ thấy trên Chiêu Hồn Phiên đột nhiên lóe lên một luồng sáng rực rỡ, khí tức cũng chợt cao chợt thấp, nàng vội vàng quát: "Sư huynh! Nhanh nhỏ tinh huyết vào, sau này ngươi sẽ là phiên chủ của Chiêu Hồn Phiên này, Trành Quỷ trong đó cũng khó phản kháng!"

"Tốt!" Trần Hoàn mưu đồ nhiều năm, lại sắp thành công, nhịp tim cũng không nhịn được đập nhanh hơn, hắn ta vội vàng cắt đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết bắn vào trong Chiêu Hồn Phiên, chỉ thấy sau khi Chiêu Hồn Phiên nhận được giọt tinh huyết kia nhanh chóng ổn định lại, cùng lúc đó Trần Hoàn chỉ cảm thấy tâm ý tương thông với nó, chỉ vừa suy nghĩ đã hiểu rõ ràng đủ loại công dụng.

Dù lúc trước Trành Quỷ trong đó còn có thù sâu như biển với hắn ta, lúc này lại ngoan ngoãn, cũng không còn có suy nghĩ phản kháng hắn ta nữa.

"Tốt! Tốt tốt tốt!" Trần Hoàn vẫy tay, Chiêu Hồn Phiên đã rời khỏi chỗ đó, tự động bay vào lòng bàn tay hắn ta.

Hắn ta vuốt ve mặt cờ, vô cùng vui vẻ.

Tiêu Đạp Toa lung lay sắp đổ, thở hổn hển, lại thấy hắn ta không lập tức đỡ lấy mình như trước đó, trong lòng hơi oán trách, chỉ là nghĩ lại, đám người bọn họ gần như bận rộn suốt từ khi nhập tông đến bây giờ chỉ vì luyện thành Chiêu Hồn Phiên này, bây giờ đạt được tâm nguyện, quá vui mừng không kịp để ý đến mình cũng không có gì.

Nàng đành phải đến gần, nũng nịu gọi "sư huynh", muốn nhắc nhở mình đã vất vả mệt nhọc, ai ngờ Trần Hoàn cũng đã ngẩng đầu, mỉm cười với nàng, nói: "Sư muội, suýt nữa quên mất ngươi."

"Không có việc gì..." Tiêu Đạp Toa tưởng hắn ta đang xin lỗi mình, trong lòng ngọt lịm, dịu dàng mở miệng, nhưng còn chưa nói hết câu, cách đó không xa đã vang lên tiếng gốc cây to đổ xuống đất, chợt một đạo mạng nhện chụp vào Mẫu Trận – Nhân Diện Chu đã đuổi tới!

Tiêu Đạp Toa thay đổi sắc mặt, không quan tâm mình đã chịu hao tổn cực lớn, thúc giục Trần Hoàn: "Sư huynh đi nhanh! Ta thao túng trận pháp che giấu cho ngươi một lúc, đợi chút nữa lại dùng Liễm Tức phù tụ hợp với ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, chợt thấy ngực mát lạnh!

Nàng hơi sợ sệt, mới kịp phản ứng lại: Trần Hoàn dùng một tay cầm Chiêu Hồn Phiên, tay còn lại đang móc một quả tim vẫn còn nhịp đập ra khỏi lồng ngực của nàng.

"Sư huynh... Ngươi... Ngươi..." Tiêu Đạp Toa vô cùng hoảng sợ, cũng vô cùng mơ hồ, nàng muốn nói gì đó, máu đã trào ra khỏi khóe môi, người cũng mềm nhũn ngã xuống.

"Tiêu sư muội đừng trách ta." Trần Hoàn vừa thôi động Chiêu Hồn Phiên hóa thành một đạo mây đen quấn lấy mình trốn về phía Loa Sơn thành, vừa túm lấy thi thể của nàng để tiện cho Phù khí thôn phệ, trong miệng từ tốn nói, "Chính ngươi nói, bây giờ Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm tổn thương nguyên khí, canh giờ cũng không đúng, chỉ sợ chưa chắc hiệu quả đã tốt."

"Vậy phải mượn dùng thần hồn huyết nhục của sư muội để bồi bổ một chút."

Chương 72: Không phụ tình thâm! (2)

"Sư muội có tình cảm sâu đậm với ta như vậy, lại lừa cả biểu tỷ ruột thịt luôn đối xử tử tế với ngươi vào Chiêu Hồn Phiên, chắc hẳn cũng không nhẫn tâm để ta vất vả mấy năm nay, lại thất bại ngay lúc quan trọng nhất chứ?"

"Hơn nữa từ đây Chiêu Hồn Phiên sớm chiều làm bạn với ta, không rời xa chút nào, sư muội là Trành Quỷ cũng có thể luôn ở cạnh ta, chắc hẳn trong lòng cũng vui vẻ."

"Như thế cũng coi như ta không phụ lòng sư muội."

"Trần Hoàn đa tạ sự yêu mến của sư muội."

"Chờ trở về tông môn, nhất định tìm một phong thuỷ bảo địa ở sau núi Hòe m phong, lấy thân phận trượng phu lập mộ quần áo cho sư muội, tế bái hàng tháng!"

Nói xong hết, thi thể của Tiêu Đạp Toa đã không còn lại chút máu, mặt cờ Chiêu Hồn Phiên nhộn nhạo như gợn nước, khuôn mặt xinh đẹp như lúc còn sống của Tiêu Đạp Toa đã xuất hiện trong đó.

Trần Hoàn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng ở trên mặt cờ, chậm rãi nói, "Sư muội tốt, ngươi ngoan ngoãn ở bên trong, sư huynh sẽ thực hiện hứa hẹn dẫn ngươi chạy thoát."

Vào lúc này, Bùi Lăng đã chạy trốn tới bìa rừng, nhưng cũng vì linh lực đã hao hết, không những không thể dùng Huyết Loa độn pháp, trong đầu choáng váng liên hồi, cảnh vật trước mắt đã xoay tròn và có bóng chồng, như muốn hôn mê.

Trong lòng hắn biết nếu ngất đi ở chỗ này, chắc chắn sẽ thập tử vô sinh, hắn rút ra Yếm Sinh Đao cắt một cái lên cánh tay mình!

Đau đớn khiến Bùi Lăng tỉnh táo hơn, nhưng không thể kéo dài loại tình huống này... Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Loa Sơn thành ở đằng xa, không trực tiếp tiến về, mà nhớ lại hình ảnh vô tình nhìn thấy trên không trung lúc đi đến, đổi phương hướng, cố gắng chống đỡ đi đến quan đạo gần Loa Sơn thành nhất.

Loa Sơn thành lớn hơn cũng phồn vinh hơn Lộc Tuyền thành nhiều, Bùi Lăng đứng chờ trên quan đạo không bao lâu, liền có một đội xe đi ngang qua.

Thấy dáng vẻ hắn rất chật vật, đều cảm thấy nghi ngờ, thậm chí đội ngũ hộ vệ còn rối rít cầm chặt đao kiếm ở bên eo, cảnh giác nhìn sang.

"Ta là đệ tử Trọng Minh tông!" Lúc này Bùi Lăng đã là nỏ mạnh hết đà, phải dùng Yếm Sinh Đao chống đỡ mới có thể đứng thẳng, hắn giơ cao minh bài, quát lớn, "Có chuyện quan trọng tông môn cần bẩm báo Đoan Mộc thành chủ, các ngươi nhanh chóng đưa ta vào thành... Người vi phạm pháp lệnh tông môn sẽ không dễ dãi như thế đâu!"

Đám người trong đội ngũ kia nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, có một tên thị vệ được thủ lĩnh ra hiệu, nói tiếng "đắc tội", kiên trì xông lên trước kiểm tra minh bài một lượt, lập tức tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất: "Thẩm thị thương hội cẩn tuân quân mệnh!"

Một đám người chưa quỳ xong, đã nghe thấy "bịch" một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, Bùi Lăng đã ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Cùng lúc đó, trong núi rừng, Trần Hoàn cũng đang lăn lộn trên không trung chưa được mấy trượng, nặng nề đâm vào một gốc cổ thụ chọc trời, "phốc" phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất.

Thậm chí hắn ta cũng không dám quay đầu lại, khống chế Chiêu Hồn Phiên bỏ chạy!

Gần như trong chớp mắt hắn ta chạy, một bãi nọc độc rơi xuống, cỏ cây dính phải lập tức khô héo, thậm chí ngay cả trên mặt đất đều bốc lên một luồng chướng khí.

"Đáng chết... Rốt cuộc tiểu súc sinh Bùi Lăng kia đã làm gì nghiệt chướng này?!" Lúc này Trần Hoàn hoàn toàn không còn vẻ thành thạo điêu luyện khi tính toán đồng bạn trước đó, sắc mặt tái xanh, dáng vẻ chật vật, hắn ta vừa lao nhanh trong khu rừng, vừa nhanh chóng suy nghĩ, "Hắn là một Luyện Khí tầng bốn dù đã đánh bậy đánh bạ hấp dẫn sự chú ý của Nhân Diện Chu, đuổi xa như vậy cũng nên từ bỏ rồi. Vì sao Nhân Diện Chu lại như có thù hận không đội trời chung, chẳng những đến nay không quay về, còn càng điên cuồng hơn?!"

"Không phải nó đã đẻ trứng sao? Không sợ rời đi lâu như vậy bị người ta diệt hang ổ sao?!"

Ngay lúc này, đỉnh đầu tối sầm lại, lại là một tấm mạng nhện che đậy đến!

Trần Hoàn liên tục không ngừng chuyển đổi phương hướng, ai ngờ vừa tránh đi, Nhân Diện Chu lại nâng cao phần bụng, đột nhiên phun ra một tấm mạng nhện.

Dù sao truy sát những tu sĩ này lâu như vậy, dù là yêu thú Trúc Cơ kỳ linh trí không bằng nhân loại, nhưng cũng đủ để nghĩ ra một chút kế sách.

"Nghiệt chướng!" Trần Hoàn vừa hoảng vừa sợ, thấy không kịp né tránh, không thể không nhịn đau lấy Chiêu Hồn Phiên ra cản.

Chỉ nghe một tiếng gào thét, Chiêu Hồn Phiên tốn trăm cay nghìn đắng mới luyện được, có thể tính cường thế ở Luyện Khí kỳ, đối mặt với một kích giận dữ của yêu thú Trúc Cơ kỳ này, lại gần như không có lực đánh trả xuất hiện một vết nứt! Trần Hoàn cảm ứng được, ngay cả Trành Quỷ ở bên trong cũng có hai con tan thành mây khói.

Lại thêm mấy lần nữa, chỉ sợ Phù khí thượng phẩm khó gặp ở Luyện Khí kỳ cũng bị phá hỏng.

Trần Hoàn đau thấu tim gan, hận Bùi Lăng đến tận xương tủy: "Tốt nhất tiểu súc sinh này hãy an toàn trở lại Loa Sơn thành, chờ sau khi lão tử trở về sẽ tự mình dạy dỗ hắn!"

Bùi Lăng thật sự an toàn về Loa Sơn thành đúng như Trần Hoàn đã nghĩ.

Dưới sự quản lý của Trọng Minh tông, vốn Thánh tông chí cao vô thượng.

Đệ tử trong tông gặp nạn, một khi bị tra ra người thấy chết không cứu, đều liên luỵ đến cửu tộc!

Chương 73: Đệ tử mới có thể có ý đồ xấu gì?

Nhất là Bùi Lăng lại nhờ vả Thẩm thị thương hội luôn nương tựa vào Đoan Mộc thành chủ, cho nên sau khi xác nhận minh bài không sai, thương hội không dám sơ suất chút nào.

Ngay cả xe hàng hóa đầy ắp cũng mặc kệ, ném toàn bộ ở ven đường, để trống xe ngựa tốt nhất đưa Bùi Lăng và cả Yếm Sinh Đao lên, còn kiểm tra nơi hắn ngã xuống hôn mê nhiều lần, xác nhận không bỏ sót đồ vật nào, tiếp theo bỏ lại người già yếu tàn tật, điều động thanh niên trai tráng một người một ngựa hộ tống xe ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Loa Sơn thành!

Đội ngũ lao vùn vụt trên đường, khó khăn lắm mới đến trước cửa thành, liền có kỵ sĩ giục ngựa tiến lên, hô to ngay từ đằng xa: "Thẩm thị thương hội gặp đệ tử Trọng Minh tông hôn mê ở ven đường, nói có chuyện quan trọng cần cáo cho Đoan Mộc thành chủ!"

Binh lính thủ vệ nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đi vào bên trong bẩm báo thống lĩnh, đương nhiên thống lĩnh cũng nghiêm nghị, thế là báo cáo lên từng tầng một, xe ngựa chở Bùi Lăng vừa vào thành không bao xa, Đoan Mộc thành chủ đã xuất hiện ở trước xe ngựa!

Sắc mặt hắn ta nghiêm nghị, không quan tâm đám người quỳ xuống đất hành lễ ở xung quanh, tiến lên vén rèm xe, đánh giá tình hình của Bùi Lăng vài lần, thầm thở phào: "Chỉ là hao hết linh lực, không có thương thế khác... Lấy một viên Bồi Nguyên Đan tới."

Quản gia tự mình tiến đến, không lâu sau đã lấy đan dược cho Bùi Lăng ăn vào, Đoan Mộc thành chủ lại tự mình lấy linh lực giúp đỡ hòa tan dược lực, trong giây lát Bùi Lăng đã yếu ớt tỉnh dậy.

"Bùi tiểu hữu." Đoan Mộc thành chủ lập tức hỏi, "Không biết rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì mà cần lập tức bẩm báo với ta? Còn có đám người Trần tiểu hữu đâu?"

Trái tim Bùi Lăng đập rộn lên, lúc trước hắn nói như vậy chỉ là lo lắng quan huyện không bằng hiện quản, hoang sơn dã lĩnh, chỉ dựa vào Trọng Minh tông thì không trấn áp được thương hội kia, cho nên mới nhắc đến Đoan Mộc thành chủ.

Bây giờ nhìn đến, mặc dù chiêu này có hiệu quả tốt, nếu bây giờ không thể giải thích rõ với Đoan Mộc thành chủ, chỉ sợ cũng khó có thể xong chuyện!

Cùng là Trúc Cơ kỳ, mặc dù vị thành chủ này luôn mồm nói không làm gì được Nhân Diện Chu, nhưng đối với Bùi Lăng thì không có ai tốt hơn ai, còn dễ mất mạng hơn rơi vào tay Nhân Diện Chu.

Cũng may lúc này hắn cái khó ló cái khôn, há mồm nói: "Hồi thành chủ, ta vốn phải cùng Trần sư tỷ đi diệt trừ hoa yêu, nhưng Trần sư huynh lại nói muốn dẫn chúng ta vào trong núi sâu mở mang sự hiểu biết... Ai biết..."

Bùi Lăng cố ý nhìn quanh, ra hiệu không biết có thích hợp nói lời tiếp theo ở đây hay không?

Đoan Mộc thành chủ lập tức phất tay bày ra một trận pháp cách âm nho nhỏ, hắn nhanh chóng trau chuốt lại lý do thoái thác mấy lần, đợi đến khi thành chủ ra hiệu tiếp tục, lập tức tỏ vẻ vô cùng đau lòng, vội vàng nói: "Ai biết! Đám người Trần sư huynh lại để Tiêu sư tỷ bày ra một trận pháp cực kì phức tạp, dự định luyện Nhân Diện Chu kia vào Chiêu Hồn Phiên."

"Cái gì?" Đoan Mộc thành chủ khẽ giật mình, chợt không nhịn được cười lên, ánh mắt nhìn hắn cũng hơi cổ quái, "Mấy người Trần sư huynh của ngươi bị điên rồi sao? Ta cũng không dám trêu chọc Nhân Diện Chu, bọn họ cần gì đi chịu chết?"

"Thành chủ, ta cũng không biết vì sao!" Bùi Lăng vội nói rõ, "Ta vừa nhập tông hai ngày đã bị Trần sư huynh dẫn đi làm nhiệm vụ, ta cũng không hiểu cái gì hết. Nếu không phải thành chủ tốt bụng nhắc nhở trước, ta cũng không biết Nhân Diện Chu kia. Càng không biết đó là yêu thú Trúc Cơ kỳ. Tóm lại kế hoạch của Trần sư huynh thất bại, chúng ta chỉ có thể chia ra mà chạy. Có lẽ thực lực của ta thấp nên Nhân Diện Chu chướng mắt, đuổi theo những sư huynh sư tỷ khác..."

Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, "Nhìn phương hướng, Nhân Diện Chu đang chạy đến Loa Sơn thành, nghiệt chướng kia vô cùng hung ác, thậm chí Trần sư tỷ cũng đã bị hại! Nếu để nó vào thành, hậu quả khó mà lường được!"

Đoan Mộc thành chủ híp mắt lại, nhìn chằm chằm hắn một lát, Bùi Lăng chỉ cảm thấy như bị một con rắn độc để ý đến đang thủ thế chờ sẵn lúc còn là phàm nhân, áp lực to lớn khiến hắn cũng không dám thở mạnh.

Sau lưng hắn chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo lắng có phải mình quá lộ liễu không?

Nhưng Đoan Mộc thành chủ đột nhiên giảm bớt áp lực, chậm rãi nói: "Loa Sơn thành... Ngươi yên tâm. Các tòa thành chịu sự quản lý của Thánh tông, chỉ cần nhân khẩu đạt tới số lượng nhất định, trong thành sẽ sắp đặt m Minh Phục Yêu Trận, yêu thú từ Trúc Cơ trở lên, trừ khi có Ngự Thú Hoàn, nếu không tới gần trăm dặm sẽ tự phát động trận pháp đánh giết nó."

"Thật, thật không?" Lông tóc Bùi Lăng dựng đứng, nuốt ngụm nước bọt, gượng cười nói, "Ta tiến tông muộn, ta cũng không hiểu... Lại làm phiền thành chủ rồi?"

Đoan Mộc thành chủ mỉm cười, hòa ái nói: "Mặc dù Loa Sơn thành không lo, nhưng dù sao đám người Trần tiểu hữu cũng là đệ tử Thánh tông, ta không biết thì cũng thôi, nếu đã biết, sao có thể thấy chết không cứu? Nhưng lại không biết bọn họ luyện chế Chiêu Hồn Phiên ở chỗ nào?"

Bùi Lăng không nghĩ tới mọi việc sẽ phát triển thành thế này, mặc dù vị thành chủ này không truy hỏi căn nguyên cũng là chuyện tốt, nhưng hắn ta lại muốn đi cứu người!

Chương 74: Người tốt bụng (1)

Cái tông môn nham hiểm này lại có một người tốt bụng như thế, mẹ nó hắn có vận khí gì vậy?!

Chẳng lẽ tác dụng phụ ẩn của hệ thống thiểu năng là giảm khí vận?

Hắn muốn nói lung tung một địa điểm hoàn toàn trái ngược để thành chủ đi không một chuyến, để cả đám người Trần Hoàn đều chết ở trong núi rừng, nhưng thành chủ hỏi rất cẩn thận, còn ám chỉ mình rất quen thuộc với núi rừng Loa sơn.

Bùi Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn ngay nói thật, thậm chí còn đồng ý với yêu cầu của thành chủ, vẽ phương hướng đường đi đại khái xuống khoảng đất cát trên mặt đất.

"Bùi tiểu hữu vất vả." Thành chủ lặp đi lặp lại hỏi hai lần, xác nhận lí do thoái thác của hắn vẫn nhất trí, không bỏ sót chỗ nào, lúc này mới mỉm cười, phân phó quản gia, "Ta muốn ra khỏi thành cứu người, ngươi đưa Bùi tiểu hữu hồi phủ nghỉ ngơi, hầu hạ thật tốt."

Nói xong không đợi quản gia đáp lại, vung ống tay áo lên một cái, hóa thành một cơn gió mát nhẹ nhàng bay đi, thoáng cái đã vượt qua tường thành mà đi.

Bùi Lăng nhìn quản gia bày ra tư thế "mời" ở trước mặt, lấy lại bình tĩnh mới kiên trì cất bước.

Vào lúc này, Trần Hoàn còn không biết cứu tinh sắp tới, tóc tai hắn ta bù xù, vết thương chồng chất, đầu vai, cánh tay, phần lưng, đùi... Đều bị nọc độc ăn mòn ra vết thương có to có nhỏ, vết máu loang lổ.

Ngay cả trên vai trái cũng bị gọt mất một mảng thịt cực lớn!

Điều này cũng vì đề phòng Chiêu Hồn Phiên chịu hao tổn, không phải tình huống chắc chắn phải chết thà rằng dùng nhục thân cản.

"Súc sinh... Tên súc sinh Bùi Lăng này!!! Súc sinh Nhân Diện Chu này!!!" Lúc này trên dưới cả người Trần Hoàn không có chỗ nào lạnh lặn, vì linh lực sắp khô kiệt, cả người liên tục bị nghiền ép co rút đau đớn.

So sánh nỗi đau trên thân thể, hắn ta càng không chịu nổi sự đau lòng.

Mặc dù Trần Hoàn đã hết sức bảo vệ, nhưng dưới sự công kích cuồng loạn của Nhân Diện Chu, bây giờ Chiêu Hồn Phiên vẫn có hai vết rách, cũng tiêu tán mất năm Trành Quỷ ở bên trong.

Trong đó bao gồm cả Hoàng Hiển vừa luyện vào.

Nghĩ đến cái giá cực đắt để chữa trị, Trần Hoàn vô cùng đau lòng, không chịu được lại mắng chửi một trận ở trong lòng.

Vào lúc này, sau lưng lại có một tấm mạng nhện bắn đến – vành mắt Trần Hoàn nứt ra: "Súc sinh! Chỉ cần lão tử trốn được lần này, ngày sau tu thành Trúc Cơ, nhất định giết sạch dòng dõi của ngươi!!!"

Hắn ta vừa mắng vừa tránh sang bên cạnh, đồng thời lấy ra Chiêu Hồn Phiên, dự bị nghênh đón tấm mạng nhện thứ hai theo sát đến, kết quả Chiêu Hồn Phiên lơ lửng ở trên đỉnh đầu một lát, lại không có động tĩnh gì.

Trần Hoàn khẽ giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn, đã thấy mặc dù Nhân Diện Chu vẫn lửa giận ngập trời, trong cặp con ngươi lạnh lùng kia cũng để lộ ra chút mỏi mệt.

"Nghiệt chướng này mệt mỏi sao?" Trần Hoàn lập tức hiểu được, dù sao không nói đến sau khi Nhân Diện Chu này đẻ trứng sẽ tổn thương nguyên khí, chỉ nói nó truy sát cả một đường từ sào huyệt, một đường quét ngang núi rừng đến tận đây, dù là Trúc Cơ kỳ cũng không thể hoàn toàn không tiêu hao.

Dù còn có thể tiếp tục đuổi giết, nhưng hiển nhiên tần suất tốc độ phun ra mạng nhện và nọc độc lại giảm xuống một trình độ.

Nghĩ đến đây, Trần Hoàn không khỏi vực dậy tinh thần, không chậm trễ chút nào dùng Nhiên Huyết đại pháp, lao nhanh về phía mép rừng: "Nghiệt chướng, ngươi mẹ nó có bản lĩnh đừng từ bỏ! Chờ lão tử ra khỏi sơn lâm, lại đuổi một đoạn đường sẽ tiến vào trong vòng trăm dặm quanh Loa Sơn thành."

"Đến lúc đó tự phát động m Minh Phục Yêu Trận, biết đâu lão tử còn được lợi!"

Sau một lúc lâu, khóe miệng Trần Hoàn rướm máu, trước mắt lại rộng mở trong sáng, hắn ta đã xông ra khỏi sơn lâm!

"Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Mặc dù Nhân Diện Chu còn đang đuổi theo không bỏ, nhưng trong lòng Trần Hoàn vô cùng thoải mái.

Ra khỏi sơn lâm, lại đi về phía trước nhiều lắm là hơn mười dặm đường, đã vào phạm vi của m Minh Phục Yêu Trận.

Đến lúc đó Nhân Diện Chu không dừng lại, chắc chắn phải chết.

"Tên tiểu súc sinh Bùi Lăng này, suýt nữa làm hại tâm huyết nhiều năm của lão tử thất bại trong gang tấc." Trần Hoàn dành thời gian quay đầu nhìn, thấy đôi mắt Nhân Diện Chu đỏ hồng, không hề có ý buông tha, không khỏi âm thầm cười lạnh, "Chờ lão tử đi tìm hắn, không băm ra cho Chiêu Hồn Phiên ăn thì không được!"

"Nhưng tiểu súc sinh này đánh bậy đánh bạ cũng coi như làm chuyện tốt."

"Đến nay Nhân Diện Chu vẫn chưa thể tỉnh táo cân nhắc lợi hại, rất có thể tiếp theo sẽ đuổi theo lão tử vào pháp trận hộ thành."

"Đến lúc đó, lão tử sẽ nhặt xác cho nó. Dù yêu thú Trúc Cơ kỳ hôi phi yên diệt dưới trận pháp, chỉ cần còn sót lại một chút cũng đủ để lão tử phát tài... Đúng lúc dùng để tu sửa Chiêu Hồn Phiên."

Hắn ta nghĩ như vậy, trong lòng càng vui sướng, ngay cả trên người đầy vết thương cũng cảm thấy thoải mái hơn mấy phần.

Nhưng vào lúc này, một cơn gió mát lướt nhẹ qua từ phía bên cạnh, bóng dáng của Đoan Mộc thành chủ hiện ra giữa không trung.

"Thành chủ?!" Trần Hoàn khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến chỉ sợ mình không nhặt được lợi ích từ Nhân Diện Chu, chỉ là nghĩ đến hiệu quả của Nhiên Huyết đại pháp sắp kết thúc, dù mình may mắn trốn vào phạm vi pháp trận, chẳng may Nhân Diện Chu liều chết với mình, hoặc là gặp được nguy hiểm khác, biết đâu lại xảy ra sơ suất.

Chương 75: Người tốt bụng (2)

Lúc này gặp Đoan Mộc thành chủ, chưa chắc đã là chuyện không tốt.

Hắn ta lập tức mỉm cười, vội vàng thay đổi phương hướng kêu lên, "Thành chủ cứu mạng! Không biết vì sao Nhân Diện Chu kia rời khỏi sào huyệt, truy sát ta cả quãng đường đến tận đây, nó lặn lội đường xa, mỏi mệt không chịu nổi, là cơ hội tốt nhất để thành chủ ra tay!"

Ánh mắt Đoan Mộc thành chủ lướt qua trên người hắn ta, lúc nhìn thấy Chiêu Hồn Phiên, trong mắt lập tức có ý cười: "Được."

Trần Hoàn nghe vậy lập tức thấy vui vẻ, càng tăng nhanh tốc độ chạy về phía Đoan Mộc thành chủ, chỉ thấy đối phương đưa tay vỗ xuống một chưởng.

Nhìn như nhẹ nhàng hoàn toàn không có sức lực, nhưng Trần Hoàn lại đột nhiên bay xa mấy trượng, trong miệng không ngừng nôn ra máu! Ngay cả Chiêu Hồn Phiên cũng không cầm chắc, tuột tay rơi mất.

"Thành chủ, ngươi có ý gì?!" Trần Hoàn quá sợ hãi, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng, nếu Đoan Mộc muốn giết hắn ta, một kích vừa rồi đủ để lấy mạng hắn ta, bây giờ chỉ bị trọng thương, hiển nhiên vị thành chủ này không muốn ra tay giết hại.

Nghĩ đến đây, hắn ta tập trung đánh giá vẻ mặt đối phương, thấy Đoan Mộc thành chủ mắt điếc tai ngơ với lời vặn hỏi của hắn ta, đôi mắt nhìn chằm chằm Chiêu Hồn Phiên, da mặt không khỏi co rúm lại, đang muốn nói gì, nhưng sau lưng Đoan Mộc thành chủ đã dâng lên một bàn tay huyễn hóa từ linh lực, một phát bắt được Chiêu Hồn Phiên, đưa tới trước mặt thành chủ.

"Đồ tốt!" Chiêu Hồn Phiên do Trần Hoàn tế luyện, lúc này nằm trong tay Đoan Mộc thành chủ tất nhiên không phục, không ngừng giãy giụa gào thét, muốn bay về bên cạnh Trần Hoàn, Đoan Mộc thành chủ ngắm nghía lại không tức giận, mà vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, than thở, "Đúng là Phù khí thượng phẩm! Chỉ là Phù khí Luyện Khí kỳ lại còn dám phản kháng tu sĩ Trúc Cơ."

"Hung tính như thế, đợi một thời gian, chắc chắn là sự trợ giúp của tu sĩ."

Nói xong lật tay hiện ra trận bàn, ở giữa lóe ra một tia ô quang bao phủ Chiêu Hồn Phiên, chỉ trong chớp mắt Trần Hoàn đã cảm thấy như có cương đao cắm vào trong đầu, cứ thế chém đứt cái gì đó.

Không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng!

Ngay sau đó, hắn ta phát hiện, mối liên hệ giữa hắn ta và Chiêu Hồn Phiên đã bị cắt đứt.

Đoan Mộc thành chủ thản nhiên thu hồi Chiêu Hồn Phiên, tiếp theo chỉ một ngón tay, trên khoảng đất trống đột nhiên sinh ra vài gốc dây leo kích cỡ khoảng cái chén ăn cơm, trói chặt lấy Trần Hoàn.

Về sau hắn ta lại triệu hồi ra một đoàn mây đen rồi ngồi ngay ngắn trên đó, trôi nổi giữa không trung, bình chân như vại chờ đợi.

Không lâu sau, Nhân Diện Chu truy sát tới, cảm giác được khí tức của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hơi do dự, lại không lùi mà tiến tới, để lộ ra sự hung ác!

"Đạo hữu, tại hạ là thành chủ Loa Sơn thành, cách không xa ở sau lưng là m Minh Phục Yêu Trận." Đoan Mộc thành chủ xem thường, ngồi trên mây chắp tay thi lễ, chậm rãi nói, "Mặc dù không biết những tiểu bối này đã đắc tội đạo hữu thế nào, nhưng bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, dọc theo con đường này, chắc hẳn với năng lực của đạo hữu cũng đã giết mấy người, bây giờ ta đưa tiểu tử Luyện Khí tầng sáu này cho đạo hữu, chuyện này dừng ở đây thôi, ít nhất hôm nay cứ tính như vậy, như thế nào?"

Trần Hoàn nghe vậy vô cùng hoảng sợ, thét to: "Đoan Mộc Viêm! Ngươi dám!!! Trúc Cơ mưu hại Luyện Khí là lấy mạnh hiếp yếu, dựa theo pháp quy tông môn, ngươi..."

"Ồn ào!" Vẻ mặt Đoan Mộc thành chủ không thay đổi, thản nhiên quát lớn một tiếng, vung tay lên, Trần Hoàn chỉ cảm thấy miệng mình như bị dính chặt, rất khó mở miệng.

Đoan Mộc thành chủ không tiếp tục để ý hắn ta, nghiêm túc bàn bạc với Nhân Diện Chu: "Mặc dù chưa chắc Trần Hoàn này có thể đền bù tổn thất của đạo hữu, nhưng tóm lại là một phần tâm ý của ta. Đạo hữu đẻ trứng ở chốn rừng sâu, chắc chắn bây giờ đã tổn thương nguyên khí, dù không vào m Minh Phục Yêu Trận, với cảnh giới của ngươi và ta, cho dù yêu thể cường hãn, khi ngươi và ta bắt đầu tranh đấu, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt."

"Chẳng may kinh động đến cao nhân Thánh tông ta, đạo hữu càng là thập tử vô sinh."

"Cho nên, dừng ở đây đi, tốt cho cả ngươi lẫn ta."

Trong giác hút của Nhân Diện Chu phát ra tiếng tê tê, vung vẩy chân ở giữa không trung như đang từ chối.

"Đạo hữu nhất định muốn đánh một trận sao?" Đoan Mộc thành chủ thấy thế, không khỏi cười lạnh, "Chắc ngươi thật sự cảm thấy Đoan Mộc Viêm ta nhượng bộ ngươi, là vì dễ bắt nạt?!"

Còn chưa nói hết câu, linh lực phun trào quanh người hắn ta, trận bàn trong tay cũng tràn ngập thi khí, sát ý lạnh thấu xương!

Trong chốc lát đè ép hung uy của Nhân Diện Chu xuống.

Nhân Diện Chu phát ra tiếng kêu khẽ, bốn cặp chân đào ra từng dấu vết khắc sâu ở ngay tại chỗ, lúc xẹt qua một vài núi đá, có chút bông lửa bắn tung toé, đủ để cảm nhận sự mất bình tĩnh trong lòng.

Chốc lát sau, nó ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào thê lương, đột nhiên phun ra một tấm mạng nhện!

Đoan Mộc thành chủ bình tĩnh nhìn.

Mạng nhện bao bọc lấy Trần Hoàn!

Tơ nhện của Nhân Diện Chu tự mang độc tính lập tức đốt quanh người hắn ta bị thương, dù lúc này Trần Hoàn không thể phát ra tiếng động, cũng không nhịn được đau đến không ngừng run rẩy.

Chương 76: Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (1)

Nhưng chỉ như thế vẫn không đủ để xoa dịu sự tức giận và hận thù của Nhân Diện Chu, nó kéo Trần Hoàn đến trước mặt, bước chân như đao, trong khoảnh khắc cắt vào tay chân của Trần Hoàn, còn nhấm nuốt cánh tay kia ở ngay trước mặt hắn ta!

Nó vừa nhấm nuốt, trong đôi mắt lộ ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm Đoan Mộc thành chủ.

Đoan Mộc thành chủ vuốt ve Chiêu Hồn Phiên mới lấy được, như cười mà không phải cười, mặt không đổi sắc.

Nhân Diện Chu cố ý thả chậm động tác ăn, một chút xíu đã ăn xong tay chân của Trần Hoàn, thấy Đoan Mộc thành chủ dù bận vẫn ung dung, liên tục cân nhắc, cuối cùng tức giận vung Trần Hoàn lên lưng như một con lợn, ôm hận trở về.

"Đạo hữu đi thong thả." Đoan Mộc thành chủ thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt pháp quyết, Trần Hoàn sắp chết lập tức phát hiện cuối cùng mình cũng có thể lên tiếng, không khỏi gắng gượng chống đỡ kêu lên: "Thành chủ tha mạng! Ta lấy Chiêu Hồn Phiên để hiếu kính thành chủ! Ta nguyện làm nô làm tỳ... Ta nguyện phát tâm ma đại thệ, cả đời này ta chỉ chịu sự sai phái của thành chủ và Minh Yên sư huynh, không tiếc xông pha khói lửa... Cầu thành chủ tha ta một mạng!"

"Cầu thành chủ khai ân!!!"

"Thành chủ... Thành chủ, ta đi đưa thư cho Minh Yên sư huynh, ta và Minh Yên sư huynh tình như huynh đệ!"

"Chỉ cần thành chủ tha ta một mạng, ta nguyện chịu sự sai phái của Đoan Mộc gia đời đời kiếp kiếp!!!"

Đoan Mộc thành chủ đứng chắp tay, thờ ơ mỉm cười.

Hy vọng trong lòng Trần Hoàn hoàn toàn bị phá hủy, chuyển thành cuồng loạn nguyền rủa: "Đoan Mộc Viêm! Tên súc sinh nhà ngươi!!! Thân là thành chủ Loa Sơn thành, không nghĩ che chở đệ tử Thánh tông, dám công khai giết người đoạt bảo, ngươi chết không yên lành!!!"

"Còn có tiểu súc sinh Bùi Lăng!!!"

"Tông môn Chấp Sự đường sẽ không bỏ qua cho các ngươi!!!"

Đoan Mộc thành chủ chỉ coi như gió núi thổi qua tai, không để ý tới.

Hắn ta cười ha ha, tâm trạng vui vẻ vung tay áo một cái, lại hóa thành một cơn gió mát quay về Loa Sơn thành.

Một lát sau, phủ thành chủ Loa Sơn thành, Bùi Lăng vừa rửa mặt xong đã được quản gia thông báo, trong lòng tràn đầy lo sợ đến chính đường.

Hắn đi vào, thấy Đoan Mộc thành chủ áo bào sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng ngồi ở trên cùng, trong tay lại cầm một tấm Chiêu Hồn Phiên.

"Bùi tiểu hữu." Đoan Mộc thành chủ vừa gặp Bùi Lăng, lập tức lộ ra vẻ đau thương, nhẹ nhàng đặt Chiêu Hồn Phiên lên trường kỷ ở bên cạnh, thở dài, "Thật xin lỗi. Nhân Diện Chu hung hãn, tiếc là ta đi chậm một bước, lệnh sư huynh Trần Hoàn vẫn táng thân trong miệng thú, ta nhiều lần khó khăn quyết tử đấu tranh mới đoạt lại di vật của hắn."

"!!!" Điều này thật sự quá tốt!!

Nhân Diện Chu thật là một yêu thú tốt!

Trong lòng Bùi Lăng mừng rỡ, lại cố hết sức tỉnh táo, mới ngăn chặn được khóe miệng nhếch lên, tiến lên giả mù sa mưa an ủi, "Thành chủ tuyệt đối đừng nói như vậy. Thành chủ cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, chuyện cũ đã qua, kính xin thành chủ nén bi thương."

Lúc nói lời này còn hơi không yên lòng, dò hỏi, "Đúng rồi thành chủ, ngoại trừ Trần sư huynh, những sư huynh sư tỷ khác..."

"Ôi, lúc ta chạy đến, vừa hay thấy Trần tiểu hữu bị Nhân Diện Chu làm hại." Đoan Mộc thành chủ tỏ vẻ đau khổ, "Về sau, ta cũng cẩn thận tìm kiếm, chỉ tiếc không tìm được cái gì. Chỉ mong bọn họ có thể bình an trở về mới được."

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ những người kia phải chết hết trong tay Nhân Diện Chu mới được.

Không phải, dù bọn họ không có chứng cứ mình hãm hại bọn họ, khó mà lợi dụng môn quy đối phó hắn, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù.

Tai hoạ ngầm thế này quá phiền toái, đợi lát nữa có nên đi ra ngoài thành ẩn núp, tiên hạ thủ vi cường hay không?

Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe Đoan Mộc thành chủ thổn thức nói: "Bất kể nói thế nào, các ngươi là một đội ngũ. Bây giờ chỉ còn mình người, vậy ta giao di vật của Trần tiểu hữu cho Bùi tiểu hữu, ngươi cất đi. Chiêu Hồn Phiên này là Phù khí thượng phẩm, còn là thứ nổi bật trong rất nhiều Phù khí thượng phẩm được ghi chép trong Chư Pháp các ngoại môn Thánh tông, ngươi nhận lấy có thể hộ đạo, cũng là tưởng niệm."

Nói xong, đã dùng một tay đưa Chiêu Hồn Phiên qua.

Tốt như vậy?

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn người, cũng không kiềm chế được ý cười nơi khóe miệng, hắn vô thức đưa tay ra nhận, chỉ là lời khách sáo vừa đến bên miệng, ngẩng đầu thấy áo ngoài của Đoan Mộc thành chủ sạch sẽ, lập tức giật mình!

"Thành chủ!!!" Bùi Lăng đột nhiên đẩy Chiêu Hồn Phiên về, nghĩa chính từ nghiêm nói, "Ngài nghĩ ta là người thế nào rồi?! Một đám hậu bối chúng ta đến chỗ ngài quản lí để làm nhiệm vụ, cũng chỉ mang hộ một bức thư nhà cho ngài mà thôi. Chỉ là việc tiện tay lại làm phiền ngài nhiệt tình chiêu đãi, không những kể rõ việc của Nhân Diện Chu, còn ban thưởng linh tửu có trợ giúp cho tu hành."

"Ưu ái như thế, thật sự như con cháu ruột thịt."

"Chúng ta không thể báo đáp, thậm chí bởi vì đám người Trần sư huynh trêu chọc Nhân Diện Chu, lại gây cho ngài và Loa Sơn thành rất nhiều rắc rối."

"Thành chủ không so đo những việc này, bây giờ Chiêu Hồn Phiên này cũng là thành chủ lao tâm lao lực lấy về, nếu Bùi Lăng ta còn nhận lấy, chẳng phải đã trở thành tiểu nhân mặt dày vô sỉ rồi sao?!"

Chương 77: Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (2)

Hắn vội nhét Chiêu Hồn Phiên vào trong tay Đoan Mộc thành chủ, nặng nề nói, "Kính xin thành chủ phải nhận lấy Chiêu Hồn Phiên này, tạm thời cho chúng ta bày tỏ sự áy náy!"

"Vậy không tốt lắm đâu?" Đoan Mộc thành chủ thở dài, ánh mắt thương cảm, "Chiêu Hồn Phiên này cũng có chút danh tiếng ở Thánh tông ngoại môn, đám người Trần tiểu hữu đã thu xếp từ khi tiến tông, vất vả nhiều năm như vậy..."

"Cho nên thành chủ nhất định phải nhận lấy nó." Lúc này quần áo sau lưng Bùi Lăng ướt đẫm, mẹ nó tông môn nham hiểm quả nhiên là tông môn nham hiểm, uổng công hắn tự xưng say mê cẩu đạo nhiều năm, xem ra vẫn là tư chất ngu dốt chỉ học được da lông của cẩu đạo, hoàn toàn không nhận ra bản tính hung tàn của lão gia hỏa này.

Trước đó vị thành chủ này đã cẩn thận hỏi rõ vị trí, còn tưởng thật lòng thật dạ đi cứu người, không ngờ là vội vã đi giết người đoạt bảo.

Nếu không phải Bùi Lăng cẩn thận, phát hiện được cái gọi là "nhiều lần khó khăn quyết tử đấu tranh mới đoạt lại di vật" có vấn đề từ quần áo của đối phương, vừa nãy chỉ cần nhận Chiêu Hồn Phiên này, chỉ sợ cũng phải nối gót theo Trần Hoàn, chết trong miệng Nhân Diện Chu.

Lúc này Bùi Lăng nhìn Chiêu Hồn Phiên này, Phù khí thượng phẩm gặp quỷ, cái này mẹ nó là cái bùa đòi mạng!

Hắn giữ chặt tay Đoan Mộc thành chủ, khẩn thiết nói, "Nếu thành chủ không chịu nhận là đang xem thường đám hậu bối Luyện Khí kỳ chúng ta. Ngại thực lực chúng ta thấp, tế luyện một Phù khí không ra sao, không xứng với ngài!"

"Cái này..." Đoan Mộc thành chủ do dự.

Bùi Lăng thấy thế không ngừng cố gắng, phất áo bào quỳ rạp xuống đất, đau lòng nhức óc nói: "Thành chủ! Tất cả mọi người là môn nhân Thánh tông, nếu ngài không nhận, vậy sẽ khiến trái tim tu sĩ Luyện Khí kỳ chúng ta rét lạnh!"

"Như ngài đã nói, Chiêu Hồn Phiên này tiêu tốn vô số tâm huyết của Trần sư huynh, vậy cho dù Trần sư huynh vẫn lạc, cũng hy vọng Chiêu Hồn Phiên có thể gặp được minh chủ."

"Một kẻ học sau tiến cuối như ta, sao xứng chứ?"

"Chỉ có ở trong tay thành chủ, mới không coi là bôi nhọ Phù khí thượng phẩm này."

"Dù Trần sư huynh dưới suối vàng có biết, chắc chắn cũng đồng ý làm như thế!"

"Ôi, Bùi tiểu hữu, ngươi làm gì vậy? Nhanh dậy đi! Nhanh dậy đi!" Cuối cùng vẻ mặt Đoan Mộc thành chủ thả lỏng, một tay cầm Chiêu Hồn Phiên, một tay đi đỡ Bùi Lăng, trong miệng nói, "Ta nhận lấy không được sao? Như ngươi đã nói, đều là môn nhân Thánh tông, sao cần làm đại lễ như thế?"

Trong lòng Bùi Lăng cũng thả lỏng, thuận thế đứng dậy.

Sau lần này, cho lão già này Chiêu Hồn Phiên, mình cũng nên an toàn?

Chờ chút!

Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hình như Yếm Sinh Đao trên lưng mình cũng hơi không tầm thường! Nếu không, sao ba người Lý Tư Quảng ba người kia lại vừa thấy đã có ý đồ?

Bùi Lăng lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người!

Mặc dù sau khi giết chết đám người Lý Tư Quảng, hắn đã bao phủ Yếm Sinh Đao cực kỳ chặt chẽ, tránh cho gây thêm rắc rối, nhưng trước mặt là tu sĩ Trúc Cơ! Ai biết có cách gì xuyên thấu qua lớp ngụy trang để phát hiện phẩm chất của Yếm Sinh Đao hay không?

Làm sao bây giờ?

Mình giao ra?

Nhưng giao ra thì lão già này vẫn chưa yên tâm, giết người diệt khẩu thì sao?

Hơn nữa, sau khi giao ra, hắn dùng cái gì?

Bùi Lăng suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định yên lặng theo dõi sự thay đổi.

Biết đâu Đoan Mộc thành chủ căn bản không chú ý tới Yếm Sinh Đao, mình cần gì tự nhiên chen ngang?

Trên thực tế Đoan Mộc Viêm thật sự không chú ý tới binh khí của Bùi Lăng, dù sao đây chỉ là tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng bốn vừa nhập môn, cũng không phải xuất thân đại tộc, hắn ta thấy, có thể có thứ tốt gì chứ?

"Bùi tiểu hữu, xảy ra chuyện như vậy." Đoan Mộc thành chủ rất hài lòng với sự biết điều của Bùi Lăng, vuốt chòm ngắn râu, thái độ ôn hòa hơn chút, nhỏ nhẹ nói, "Không biết ngươi dự định khi nào trở về tông môn?"

Về tông?

Bùi Lăng vừa lấy lại bình tĩnh lại cảm thấy trái tim treo lên cao.

Về tông là chuyện không thể nào, còn chưa nghĩ ra cách kiếm linh thạch, chỉ có thể lăn lộn ở bên ngoài trước mới giữ được mạng nhỏ.

Lại nói, nếu không phải lúc trước hắn vội vã chạy khỏi tông môn, cũng không đến mức bị đám người Trần Hoàn lừa gạt.

Hiện tại, Loa Sơn thành này cách xa tông môn, trong chốc lát người nhà của ba người Lý Tư Quảng không với tay đến được. Còn đám người Trần Hoàn kia, chết cũng đã chết, chạy cũng đã chạy, Chiêu Hồn Phiên đã trở thành chiến lợi phẩm của thành chủ, hắn cũng sống sót qua rất nhiều cửa ải, trò chuyện vui vẻ với Đoan Mộc Viêm, mặc dù Đoan Mộc Viêm này cũng rất nham hiểm, nhưng dù sao cũng là một nhân tài, nói chuyện lại êm tai, thật sự còn dễ chịu hơn Bùi phủ được gọi là nhà ở Lộc Tuyền thành.

Hắn cũng không muốn đi!

Nghĩ đến đây, trên mặt Bùi Lăng lộ vẻ khó xử: "Cái này... Thành chủ, lần này chúng ta đi ra ngoài để làm nhiệm vụ, mặc dù bây giờ các sư huynh sư tỷ đều... Nhưng ta còn muốn thử một mình hoàn thành nhiệm vụ, như thế cũng cảm thấy an ủi đám người Trần sư tỷ ở trên trời có linh thiêng. Cho nên, chỉ sợ còn phải quấy rầy thành chủ một thời gian."

Chương 78: Sao lão tử có thể chịu cơn giận này…

Hả?

Đoan Mộc thành chủ khẽ nhíu mày, hành động này khiến Bùi Lăng vô thức nín thở ngưng thần, không tự chủ được chạm vào chuôi đao bên eo.

Cũng may ngay sau đó, thành chủ đã giãn hàng lông mày, chậm rãi nói: "Vậy cũng có lý, ngàn dặm xa xôi ra ngoài, cũng không thể tay không mà về... Như vậy đi, dù sao đám hậu bối các ngươi cũng xảy ra chuyện ở trên địa bàn của ta. Đã vậy, ta sẽ làm hộ nhiệm vụ lần này."

Nói xong lại phân phó xuống dưới, "Cẩn thận hầu hạ Bùi tiểu hữu."

Còn chưa dứt lời, đã hóa thành gió mát biến mất không thấy gì nữa.

Chỉ thời gian uống cạn chung trà, thành chủ đi rồi quay lại, ném hai con yêu thú máu me đầm đìa xuống trước mặt Bùi Lăng: "Bùi tiểu hữu, bên trái là Đào Hoa Yêu, bên phải là Tử Nhãn Điêu, ngươi kiểm tra xem đúng không?"

Bùi Lăng nuốt ngụm nước miếng, gượng cười nói: "Thành chủ, ta chỉ là đệ tử mới Luyện Khí tầng bốn, ta cũng không hiểu cái gì..."

"Không sao, không sao." Thành chủ nở nụ cười chân thành, nói, "Ngươi cầm minh bài kiểm tra một chút là được, nếu sai, ta lại đi một chuyến là được."

Bùi Lăng thật sự rất không tình nguyện, nhưng bị vị này tu sĩ Trúc Cơ kỳ này nhìn chằm chằm, không thể không kiên trì lấy minh bài ra.

Chỉ là sau khi lấy minh bài ra, hắn lại không biết nên làm như thế nào?

"Tiểu hữu, ngươi lấy máu yêu thú bôi lên minh bài, nó sẽ biết có phải là vật phẩm nhiệm vụ không." Đoan Mộc thành chủ nhìn ra, mở miệng nhắc nhở.

Nhưng sau khi Bùi Lăng lấy máu hai con yêu thú bôi lên, minh bài lại không phản ứng chút nào!

Hắn vui mừng, vội vàng nói: "Thành chủ, xem ra là tính sai. Cũng không dám làm phiền ngài đi một chuyến nữa, vẫn để ta đi thôi!"

"Sao lại như vậy?" Đoan Mộc thành chủ nghe vậy khẽ giật mình, vừa nãy hắn ta để Bùi Lăng kiểm tra, thật ra chỉ là làm dáng một chút thôi, dù sao là thành chủ Loa Sơn thành, hắn ta hiểu rõ đám yêu thú xung quanh thành trì hơn bất kỳ ai.

Dù nhắm mắt lại cũng không thể bắt sai.

Nghĩ đến đây, hắn ta nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Bùi tiểu hữu, có phải ngươi chưa nhận nhiệm vụ hay không?"

"Nhận nhiệm vụ?" Bùi Lăng mờ mịt hỏi, "Nhận nhiệm vụ thế nào? Trần sư huynh luôn nói ta cứ đi cùng Trần sư tỷ, nhiệm vụ là đưa thư cho ngài còn có Đào Hoa Yêu?"

Đoan Mộc thành chủ thở dài: "Quả là thế! Bùi tiểu hữu, ngươi vừa vào tông môn, khó trách không hiểu. Phải dùng minh bài tiếp nhận nhiệm vụ Thánh tông ở Tạp Ủy tư, về sau mới có thể kết toán ban thưởng. Tiểu hữu không làm cái gì hết lại trực tiếp đi ra ngoài, chờ sau khi trở về, trừ khi đặc biệt đến Thứ Vụ đường một chuyến, nếu không sẽ không được tính."

Nói đến chỗ này, hắn ta lộ ra vẻ không hiểu, "Ta thấy đám người Trần tiểu hữu đối xử với ngươi không tệ, ngươi cũng rất kính trọng bọn họ, đáng ra bọn họ cũng là người quen làm nhiệm vụ, sao lại không nhắc nhở ngươi?"

Vì sao?

Bởi vì lần này mấy tên vương bát đản kia muốn lấy mạng lão tử, cần gì phải lãng phí sức lực chứ?

Dù Bùi Lăng biết rõ ràng, ngoài miệng vẫn thuận theo câu chuyện của Đoan Mộc thành chủ, mờ mịt nói: "Đúng, đây là vì sao?"

"Có lẽ vì bọn họ muốn nhanh chóng luyện chế được Chiêu Hồn Phiên." Đoan Mộc thành chủ nghe vậy mỉm cười, chậm rãi nói, "Dù sao Chiêu Hồn Phiên tiêu hao lớn, cần nhiều sinh hồn và huyết nhục. Với kiểu thanh niên tài tuấn có tu vi giống Bùi tiểu hữu, ít nhất cũng phải mấy chục mới có thể bảo đảm Chiêu Hồn Phiên trở thành Phù khí thượng phẩm... Có lẽ vì lý do này, bọn họ vội vã ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không rảnh tỉ mỉ nói rõ mọi việc cho tiểu hữu."

"Dù sao sau khi trở về đi sửa chữa một chút cũng không quá rắc rối."

"Bây giờ đám người Trần tiểu hữu đều không có ở đây, đến lúc đó Bùi tiểu hữu tự đến Thứ Vụ đường một chuyến là được."

"... Vâng." Bùi Lăng suy nghĩ, trên mặt lần lượt thể hiện ra đủ loại cảm xúc hoảng sợ, ngạc nhiên, suy nghĩ sâu xa, giật mình, tức giận, thoải mái, buồn bực, giọng điệu cũng trở nên chán nản, "Đa tạ thành chủ chỉ điểm!"

Đoan Mộc thành chủ cười ôn hòa: "Ngươi và ta đều là môn nhân Thánh Tông, đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế."

Nói xong chỉ hai con yêu thú trước mặt, "Vậy Bùi tiểu hữu vẫn nên nhanh chóng mang theo bọn chúng về tông, đừng quên sau khi trở về lập tức bẩm báo việc lần này với Chấp Sự đường, sau đó lại đến Thứ Vụ đường bổ sung thủ tục."

"Thành chủ." Bùi Lăng thật sự không muốn trở về đối mặt với người nhà của ba người Lý Tư Quảng vào lúc này, do dự một chút, lại uyển chuyển từ chối, "Làm phiền thành chủ làm thay, chỉ là... Mặc dù Trần sư huynh đã táng thân nơi miệng thú, những sư huynh sư tỷ khác... Có lẽ còn đang ở ngoài thành? Chúng ta đã đi ra, ta nghĩ không bằng đợi bọn họ thêm chút nữa? Biết đâu, sau hôm nay, hoặc là qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức của bọn họ thì sao?"

Đoan Mộc thành chủ lập tức im lặng.

Bùi Lăng cố gắng bình tĩnh: "Nếu làm phiền thành chủ quá nhiều, vậy ta đến khách điếm..."

"Nói gì vậy?" Đoan Mộc thành chủ đột nhiên mỉm cười, ngắt lời, "Ta đã nói mọi người là người một nhà, nào có chuyện khách viện của phủ thành chủ rộng lớn như vậy không ở, còn đến khách điếm? Ta chỉ đang nghĩ, chuyện này là ta sơ sót. Vậy đi, chờ ta phân phó một lát, để đội hộ vệ Loa Sơn thành rời thành tìm kiếm. Nếu gặp phải bọn họ bị thương gặp nạn, cũng có thể giúp một tay, như thế nào?"

Chương 79: Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (1)

Nói đến nước này, Bùi Lăng chỉ có thể cảm kích nói: "Chúng ta có tài đức gì lại gặp được một vị thành chủ rộng rãi tốt bụng như bậc trưởng giả trong tông môn thế này!"

Mẹ nó, không phải lão gia hỏa này được lão tử nhắc nhở, phái đội hộ vệ đi giết người diệt khẩu ngay trong đêm chứ?

Chỉ chốc lát sau đã chứng minh được suy đoán này: Vào chạng vạng tối hôm đó, Bùi Lăng rối loạn ở lại trong khách viện một lúc, lại được mời đến chính đường.

Vừa đi vào thấy vẻ mặt Đoan Mộc thành chủ đau đớn, trái tim hắn lập tức bị treo lên cao.

Quả nhiên, ngay sau đó lão gia hỏa này cố nén nức nở nói: "Bùi tiểu hữu nén bi thương, đội hộ vệ vừa mang một ít tay chân đứt đoạn trở về, trải qua sự phân biệt của Ngỗ tác, còn có sự xác nhận của quản gia, chỉ sợ mấy vị tiểu hữu khác ngoài Trần tiểu hữu đã..."

Bùi Lăng lập tức như cha mẹ chết: Lão tử còn tiếp tục ở lại Loa Sơn thành thế nào???

"Tiểu hữu, chuyện cũ đã qua, kính xin bảo trọng!" Đoan Mộc thành chủ thấy hắn vô cùng đau lòng, thầm khen một tiếng hậu sinh khả uý, vội vàng phối hợp thuyết phục, "Ngươi và đám người Trần tiểu hữu rất thân thiết, chắc hẳn bọn họ ở trên trời có linh thiêng cũng không nhẫn tâm thấy ngươi đau lòng vì bọn họ như thế... Đúng, ngoại trừ tay chân đứt gãy, còn tìm được một vài di vật của bọn họ ở hiện trường, chút nữa ngươi đi nhận lại mấy thứ này đi, cũng coi là làm tưởng niệm."

"Không không không!" Bùi Lăng vốn đang đắm chìm trong đau đớn lập tức bừng tỉnh, hai tay gần như lắc ra tàn ảnh, "Thành chủ bình tĩnh một chút! Tu vi ta thấp, đức hạnh quê mùa, sao xứng giữ di vật của các sư huynh sư tỷ? Thành chủ phải cầm những thứ kia mới được! Nếu thành chủ không nhận, là đang xem thường tu sĩ Luyện Khí kỳ chúng ta!"

Đoan Mộc thành chủ mỉm cười, ôn hòa nói: "Tiểu hữu không cần như thế, mặc dù những vật kia bình thường, nhưng dù sao cũng là vật tùy thân của các sư huynh sư tỷ ngươi, về tình về lý đều phải giao cho tiểu hữu mới đúng."

Bùi Lăng thấy hắn ta cố ý nhấn mạnh "bình thường", vẫn không yên lòng từ chối thẳng thắn, chết sống không chịu tiếp nhận, cuối cùng vẫn là Đoan Mộc thành chủ cho người mang đồ lên, chỉ thấy trong mâm ô mộc mạ vàng đều là một vài thứ rách rưới, thứ duy nhất khác có giá trị là ba viên Khí Huyết Đan trong một bình sứ nhỏ, cùng năm viên linh thạch hạ phẩm.

Lão gia hỏa này thật mẹ nó đen tối!

"Đã vậy..." Bùi Lăng cảm thấy giận mắng, không nói những thứ khác, chỉ với việc Trần Hoàn tiện tay cho hắn một viên Khí Huyết Đan ở trên m Thi Vân, sao di vật của năm người chỉ có chút rác rưởi đó!

Lão gia hỏa này không chỉ cầm Chiêu Hồn Phiên có giá trị nhất, còn nuốt toàn bộ chỗ tốt còn sót lại, lấy chút rác rưởi đuổi hắn!

Lẽ nào lại như vậy!

Sao lão tử có thể chịu cơn giận này!!!

Bùi Lăng nghĩ như vậy, không chút do dự, đẩy đổ kim sơn ngọc trụ quỳ, khóc không ra tiếng, "Kính xin thành chủ nhận một lễ của ta! Nhân Diện Chu hung tàn thành tính, nếu không phải thành chủ nghĩa bạc vân thiên, có lẽ chuyến đi này của chúng ta đã là vạn kiếp bất phục! Bởi vì cái gọi là, phụ mẫu sinh ra ta, thành chủ lại có ơn với ta! Suốt đời khó quên ân tình này!!"

Đoan Mộc thành chủ vội vàng tiến lên đỡ: "Tiểu hữu nói quá lời, cùng là con cháu Thánh tông nên nâng đỡ lẫn nhau, đúng, tiểu nhi Đoan Mộc Minh Yên cũng đang ở Quỷ Liễu phong ngoại môn Thánh tông, sau khi tiểu hữu về tông, nếu có rảnh rỗi không ngại qua lại với tiểu nhi nhiều hơn."

Cứ ngươi tới ta đi trò chuyện vài câu, Đoan Mộc thành chủ nhắc lại lời cũ, thúc giục Bùi Lăng về tông, nói, "Không phải ta không muốn để tiểu hữu ở lại nói chuyện lâu hơn, đây là cũng muốn tốt cho tiểu hữu. Dù sao một đoàn người tiểu hữu đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn một mình tiểu hữu bình an trở lại. Dựa theo lẽ thường, sao có thể không nghi ngờ tiểu hữu hại một đám đồng bạn?"

"Thành chủ, ta..." Bùi Lăng vừa định cãi lại đã bị cắt ngang, Đoan Mộc thành chủ vẻ mặt ôn hòa nói: "Đương nhiên ta biết tiểu hữu không phải người như vậy! Nhưng người nói đáng sợ! Đến lúc đó nhiều người nghi ngờ ngươi, Chấp Sự đường liên tục kiểm tra, chẳng phải đột nhiên tiêu tốn thời gian, làm chậm trễ việc tu luyện của tiểu hữu?"

"Cho nên tiểu hữu nên nhanh về bẩm báo chuyện này, như thế các chấp sự lập tức điều tra rõ, ta cũng có thể làm chứng cho ngươi, rửa sạch oan khuất!"

"Nếu không có người cảm thấy nghi ngờ, biết đâu lúc nào đó lại lấy ra công kích ngươi, chẳng phải sẽ trở thành một tai hoạ ngầm sao?"

Nói đến nước này, Bùi Lăng đâu dám nói muốn ở lại nữa?

Nếu hắn lại tìm lý do, chẳng may lão gia hỏa này sinh lòng lo nghĩ, liên lạc với người thân của đám người Lý Tư Quảng tính kế hắn thì làm sao bây giờ?

"Thành chủ nói cực phải!" Bùi Lăng vẫn nặng nề gật đầu, nói một tràng những lời vô cùng biết ơn, lại nói, "Vậy ta lập tức thu thập hành lý lên đường!"

Đoan Mộc thành chủ hơi mỉm cười: "Ta đưa tiểu hữu đến Vân Đài."

Vân Đài?

Bùi Lăng chợt hiểu rõ là đài cao lúc đến, hắn vội vàng nói: "Không cần thành chủ, m Thi Vân quá đắt, ta không dùng nổi, ta vẫn nên đi bộ về thôi!"

Chương 80: Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (2)

"Tiểu hữu thật biết nói đùa, đi bộ về? Vậy phải đi bao lâu?" Đoan Mộc thành chủ không nhịn được bật cười, chợt nói thêm, "Hơn nữa tiểu hữu không cần lo lắng, m Thi Vân là vừa đi vừa về. Trước đó các ngươi tới, vân khí chỉ tạm thời chìm vào trong Vân Đài. Bây giờ trở về, chỉ cần gọi nó ra là được."

Mẹ nó, vậy chẳng phải lão tử không có cả cơ hội rời thành chuồn đi sao?!

Sắc mặt Bùi Lăng không ngừng thay đổi, nhưng lại không thể không cười lớn lại nói cảm ơn.

Cứ vậy, Đoan Mộc thành chủ tự mình đưa hắn đến Vân Đài, tự mình triệu hồi m Thi Vân cho hắn về tông, cuối cùng còn đưa hai con yêu thú nhiệm vụ cho Bùi Lăng, vẫy tay từ biệt...

"Thành chủ, tiểu tử này chỉ là Luyện Khí tầng bồn, cần gì phải cho hắn mặt mũi như vậy?" Chờ m Thi Vân bay lên không trung, Bùi Lăng không nghe được tiếng nói chuyện bên dưới, quản gia tiến lên nói, "Nhân Diện Chu đuổi giết bọn họ là sự thật, không bằng để hắn cũng chết trong đó, vậy chẳng phải sạch sẽ sao?"

Đoan Mộc thành chủ nhìn hắn ta, từ tốn nói: "Sau đó thì sao? Một đám người Trần Hoàn cũng có chút danh tiếng ở ngoại môn Hòe m phong, bọn họ dẫn một người mới tới Loa Sơn thành, ai cũng biết muốn làm gì. Kết quả cuối cùng ngay cả người dẫn theo người mới cũng không còn, Chiêu Hồn Phiên lại rơi vào trong tay ta. Sau khi tin tức truyền ra, ngoại môn Thánh tông sẽ nghĩ như thế nào?"

"Bọn họ sẽ cảm thấy ta giết người đoạt bảo vì Minh Yên!"

"Trúc Cơ giết Luyện Khí là ỷ mạnh hiếp yếu, tiền phạt cực cao đủ để đám chó dại ở Chấp Sự đường cuồng loạn truy hỏi lý do!"

"Nếu giấu Chiêu Hồn Phiên đi, hoặc là bán trao tay ra ngoài, ngược lại cũng có thể che giấu tin tức, nhưng như thế chẳng phải chậm trễ Minh Yên sao? Dù sao con đường của hắn rất phù hợp với Chiêu Hồn Phiên này."

"Giữ lại Bùi Lăng này, cả một đội ngũ đều chết sạch, chỉ có một mình hắn sống sót trở về, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ Tử Nhãn Điêu vốn không thể hoàn thành... Đến lúc đó, chỉ cần dẫn dắt thêm chút, không, thậm chí không cần làm gì đã có người nghi ngờ, là đám người Trần Hoàn quanh năm đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ vào mắt."

"Bùi Lăng tiểu tử này không chỉ tính kế ngược một đám người Trần Hoàn, thậm chí còn dùng Chiêu Hồn Phiên để thuận nước giong thuyền, khiến ta mở một con mắt nhắm một con mắt!"

"Chúng ta nhận được chỗ tốt lớn như thế, Bùi Lăng này tự gánh oan ức... Cho hắn mấy viên linh thạch, thêm hai con yêu thú, đâu có tính là gì?"

Quản gia nghiêm nghị nghe, vội vàng nói: "Thành chủ nhìn xa trông rộng, là thuộc hạ tự cho mình thông minh!"

"Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ." Đoan Mộc thành chủ vuốt chòm râu ngắn, nói, "Chờ tiểu tử này trở về thông báo cho Chấp Sự đường... Đến lúc đó, cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa Chiêu Hồn Phiên đến tay Minh Yên."

Hắn ta hơi nhíu mày, "Dù Bùi Lăng còn nhỏ tuổi, vẫn biết tùy cơ ứng biến. Chút nữa nghe ngóng gốc rễ của hắn, nếu có thể, để Minh Yên qua lại với hắn nhiều hơn cũng không sao."

"Tiểu tử này có thể lọt vào mắt thành chủ, đúng là phúc đức ba đời!" Quản gia gật đầu, "Chút nữa thuộc hạ sẽ cho người đi nghe ngóng."

Vào lúc này, Bùi Lăng ở trên m Thi Vân còn không biết hắn đã được dự định làm thư đồng của thiếu chủ Loa Sơn thành, còn đang lo lắng suy nghĩ chẳng may lần này về tông bị người nhà ba người Lý Tư Quảng gặp được thì phải làm sao bây giờ?

Không, không có chuyện chẳng may, ba người kia đều có chỗ dựa, lúc trước hắn trốn nhanh thì cũng thôi, lúc này trở về, đối phương không tìm tới cửa mới là lạ!

"Cũng may trước khi ta đi đã hủy thi diệt tích, ngoại môn rộng lớn như vậy, có lẽ bọn họ còn đang tìm người?" Bùi Lăng an ủi bản thân, "Biết đâu ta còn có thể lừa dối qua ải..."

Nhưng ngay lúc này ngoại môn Hòe m phong Trọng Minh tông.

Ở chỗ của ngoại môn trưởng lão Lý Bình, một phụ nhân già mà vẫn xinh đẹp mặc váy áo sặc sỡ, lệ rơi đầy mặt quỳ gối trước mặt hắn ta, đau khổ cầu xin: "Lão gia! Tư Quảng là tôn nhi của ngài! Nhi tử của chúng ta đã vẫn lạc, bây giờ chỉ còn một cốt nhục là hắn, ngài không thể không quản, ngài phải báo thù cho hắn!!!"

Phụ nhân khóc lớn, "Tư Quảng đáng thương mới bao lớn? Lại bi thảm bị ra tay ác độc! Ngài là trưởng lão Hòe m phong này, tiểu súc sinh tên Bùi Lăng kia, sao hắn dám... Sao hắn dám? ! Hắn không chỉ bị điên, còn không để lão gia vào mắt... Ô ô ô ô..."

Lý Bình khẽ nhíu mày, nhìn vị ái thiếp hao phí không ít tài nguyên lại tư chất và tâm chí có hạn, đến nay vẫn chỉ là Luyện Khí tầng hai trước mặt: "Xác định là Bùi Lăng kia?"

"Xác định!" Phụ nhân lau mặt lung tung, cũng không quan tâm son phấn bị trôi nhòe nhoẹt, nghẹn ngào nói, "Tiểu súc sinh kia vừa nhập tông môn, đệ tử phụ trách sắp xếp chỗ ở không bắt chẹt được, cố ý sắp xếp hắn đến phòng đám người Tư Quảng. Kết quả ngày hôm sau Thứ Vụ phong đã gửi tin tức tới, nói là ngay đêm hôm đó, Mệnh Hồn đăng ba người Tư Quảng đã tắt, địa điểm ngay tại chỗ ở trên Hòe m phong! Về sau Chấp Sự đường phái người đi thăm dò, nói... Nói ba hài tử đều... Đều bị nghiền xương thành tro!!!"

Nghĩ đến tôn nhi còn trẻ lại rơi vào kết quả như vậy, trong lòng nàng đau xót gần như không nói được nữa.

Chương 81: Kẻ cầm đầu! (1)

Nhưng thấy Lý Bình còn đang bình tĩnh lắng nghe, chỉ có thể nhịn xuống cực kỳ bi ai, tiếp tục nói, "Tiểu súc sinh kia mới vào cửa, cũng không hiểu rõ các thủ đoạn của Thánh tông, mấy hành động làm ra đều là suy nghĩ phàm tục, Chấp Sự đường suy đoán là tiểu súc sinh kia tu luyện một môn đao pháp cực kỳ lợi hại, còn có một môn độn pháp tốc độ cực nhanh, nhưng sau khi xảy ra xung đột lại bày ra vẻ yếu hơn, cố ý bỏ chạy vào núi rừng yên tĩnh."

"Chờ ba hài tử buông lỏng cảnh giác, mới đột ngột giết ngược trở về! Trước tiên đánh lén giết Tư Quảng của chúng ta trước, sau đó lại giết hài tử của Miêu gia và Chu gia..."

"Tiểu súc sinh thật sự táng tận lương tâm!!!"

"Nếu tranh chấp cái gì sao không thể nói cho rõ ràng, lại trăm phương ngàn kế dồn ba đồng môn tuổi tác giống nhau vào chỗ chết!?"

"Nghe nói hắn mới mười tám tuổi đã ác độc như vậy, về sau còn thế nào?"

"Đệ tử sắp xếp hắn đến phòng đám người Tư Quảng đâu?" Lý Bình nghe đến đây, đột nhiên hỏi.

Phụ nhân ngẩn người, vô thức nói: "Đã không thấy."

"Không thấy?" Lý Bình nhíu mày, "Vì sao không thấy?"

Ánh mắt phụ nhân hơi trốn tránh, ấp úng nói: "Mấy ngày nay lão gia đều đang bế quan, ta... Ta bàn bạc với người Miêu gia và Chu gia, sau đó đã không thấy hắn đâu."

"Hồ đồ!" Sắc mặt Lý Bình trầm xuống, quát, "Nhân chứng quan trọng như vậy, ngươi lại để mặc hai nhà đi diệt khẩu?!"

"Nhưng không phải việc này vừa nhìn qua đã thấy ngay rồi sao?" Phụ nhân không giải thích được nói, "Còn nữa, tuy tiểu súc sinh Bùi Lăng kia tâm tư ngoan độc, nhưng nếu không phải tên đệ tử kia không có lòng tốt, sắp xếp súc sinh kia đến chỗ đám người Tư Quảng, sao đến mức xảy ra chuyện như vậy?"

Lý Bình cười lạnh nói: "Thật sự là cách nhìn của đàn bà! Chấp Sự đường nói thế nào ngươi liền tin như thế sao? Đúng, năng lực thăm dò của bọn họ thật sự tinh diệu vô song, từ khi Thánh Tông lập tông đến nay, chưa có một vụ án oan sai! Nhưng, cho dù bọn họ dùng lí do thoái thác, chẳng lẽ có thể chứng minh kẻ cầm đầu là Bùi Lăng?"

Phụ nhân cứng họng: "Nhưng, nhưng..."

"Bùi Lăng kia chỉ là Luyện Khí tầng bốn, hơn nữa xuất thân không cao, chắc hẳn cũng không có căn cơ gì." Lý Bình lạnh như băng nói, "Ở tuổi tác tu vi thế này, có thể một đánh một thắng bất kỳ một người nào trong ba hài tử đã không tệ rồi, đâu ra bản lĩnh lấy một địch ba, còn giết ba người Tư Quảng?"

Phụ nhân nói: "Chấp Sự đường nói hắn biết một môn đao pháp lợi hại, còn có độn pháp..."

"Vậy chẳng phải đúng rồi?" Lý Bình từ tốn nói, "Hắn là tộc đệ của Bùi Hồng Niên, Bùi Hồng Niên nhập tông mấy năm, ai không biết hắn có căn cơ gì? Bùi Hồng Niên lại có đao pháp và độn pháp lợi hại như vậy sao? Nếu biết, sao hắn còn ngu xuẩn bị Tôn Ánh Lan đùa bỡn đến xoay quanh, e rằng đã sớm bị truyền ra rồi! Bùi Hồng Niên cũng không biết, vậy ta hỏi ngươi, Bùi Lăng dựa vào cái gì để biết?"

"Cũng có thể hắn gặp cơ duyên thì sao?" Phụ nhân hơi không phục, "Dù sao trước mắt cũng không phải lúc tông môn thu nhận người mới, hắn lại có thể để nội môn Trịnh mạch chủ đặc biệt dẫn vào, hiển nhiên có chỗ độc đáo?"

Lý Bình dùng biểu cảm nhìn đồ đần để nhìn nàng: "Ngươi tưởng Bùi thị Lộc Tuyền thành là người chết à? Sao lại bỏ qua đao pháp và độn pháp như thế? Nếu Bùi Lăng tự có được cơ duyên như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở Lộc Tuyền thành, Bùi thị có thể không phát hiện ra sao? Sau khi phát hiện, có thể không nói cho tông tử Bùi Hồng Niên sao?"

"... Ý của lão gia là?" Phụ nhân há to miệng, cảm thấy cũng có lý, giọng nói lập tức thấp xuống, lúng ta lúng túng hỏi.

Lý Bình cười lạnh: "Căn bản mấu chốt không nằm ở chỗ Bùi Lăng này! Mà ở nội môn Trịnh Kinh Sơn!"

Hắn ta chỉ về phía Chư Sự đường, "Sau khi ta nghe nói việc của Tư Quảng, đã cho người đi hỏi, buổi sáng sau ngày đám người Tư Quảng bị hại, Bùi Lăng này đã xuất hiện ở Tạp Ủy tư, cầu xin tổ đội khắp nơi... Đã bị đám người Trần Hoàn dẫn đi. Chỉ e bây giờ một thân tu vi huyết nhục và cả thần hồn đều bị luyện vào Chiêu Hồn Phiên. Nếu hắn là hạng người hung tàn như ngươi đã nói, sao lại dễ dàng bị người ta hại như thế?"

"Chắc chắn việc này là do Trịnh Kinh Sơn gây ra!"

"Về phần lý do, ha ha, hơn phân nửa là Tư Quảng nhà chúng ta bị hài tử Miêu gia kia liên luỵ."

"Đích huynh của Miêu Thành An là Miêu Thành Dương, là một trong mười ba nội môn mạch chủ với Trịnh Kinh Sơn, hai người có mối hận cũ."

"Mặc dù bàn về thực lực, Miêu Thành Dương căn bản không để Trịnh Kinh Sơn vào mắt, nhưng dù sao Trịnh Kinh Sơn cũng có giao tình với Lệ chân truyền... Vì vậy Miêu Thành Dương cũng không dám làm quá."

"Trước đó không lâu, hai mạch này xảy ra xung đột, Trịnh Kinh Sơn chịu thiệt thòi lớn, suýt thì đi mời Lệ chân truyền giải quyết hậu quả."

"Về sau, tuy có mấy vị mạch chủ khác hòa giải mới dừng tay, nhưng Trịnh Kinh Sơn vẫn tuyên bố muốn trả thù..."

Lý Bình híp mắt lại, "Nếu không, Bùi Lăng xuất thân không cao, tu vi lại yếu, hắn có điên đâu mà vừa tiến tông đã ra tay ác độc với ba người Tư Quảng?!"

"Chỉ sợ hắn nhập tông vì phụng mệnh Trịnh Kinh Sơn, giết Miêu Thành An trả thù."

Chương 82: Kẻ cầm đầu! (2)

Phụ nhân sợ sệt một lát, luôn cảm thấy hình như có nơi nào không đúng, không nhịn được nhắc nhở: "Lão gia, vừa rồi ngài còn nói, nếu Bùi Lăng biết đao pháp và độn pháp lợi hại, Bùi gia không thể không phát hiện, vậy Bùi Hồng Niên cũng không thể không học! Nhưng Bùi Hồng Niên căn bản không biết đao pháp... Hơn nữa, hình như trước đó không lâu Trịnh mạch chủ mới đi Lộc Tuyền thành, vậy sao Bùi Lăng kia có thể luyện thành còn lợi hại như thế trong khoảng thời gian ngắn..."

"Sao ngươi ngu xuẩn như vậy?" Lý Bình bất đắc dĩ thở dài, ngắt lời, "Cũng không phải Bùi Hồng Niên mới vào môn hạ của Trịnh Kinh Sơn một hai ngày, âm thầm truyền lại một ít công pháp cho tộc đệ, sao người ngoài biết được? Về phần, vì sao Bùi Hồng Niên và Bùi gia không biết, rất đơn giản, Trịnh Kinh Sơn chỉ muốn tìm con cờ, sao lại quan tâm sự sống chết của Bùi Lăng kia? Công pháp thượng giai thật sự rất trân quý! Với dòng dõi của Bùi gia, cũng xứng khiến hắn trả giá to lớn như thế để thu mua sao?"

"Tất nhiên đồng thời với uy lực cực lớn lại có thể nhanh chóng luyện thành, sẽ là sự trả giá cực lớn."

"Bùi gia kia để một con cháu nhánh bên bán mạng cho Trịnh Kinh Sơn thì cũng thôi, sao chịu kéo theo đám tông tử mà bọn họ gửi gắm hy vọng?"

"Ngược lại Bùi Lăng kia, mẹ đẻ mất sớm, sau khi mẹ kế vào cửa đã trở thành thứ dư thừa ở Bùi gia, xuất thân này rất thích hợp làm con rơi!"

Hắn ta lại cười lạnh, "Đây là mánh lới cũ của Trịnh Kinh Sơn, đừng quên, năm đó hắn mới vào nội môn, đã từng vì cướp đoạt vị trí mạch chủ mà giết cha luyện công! Ngay cả cha ruột cũng bị biến thành bàn đạp, huống chi chỉ là một con cháu Bùi thị?"

Phụ nhân nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, đứng lên nói: "Lão gia! Nếu biết Trịnh Kinh Sơn gây nên, vậy chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn!"

"Muộn rồi!" Lý Bình lạnh lùng nói, "Môn quy vô tình, nhưng môn quy cũng nói chứng cứ. Bây giờ, rất có thể Bùi Lăng đã trở thành Trành Quỷ trong Chiêu Hồn Phiên, không có chứng cứ. Sao có thể nghi ngờ Trịnh Kinh Sơn, cũng không thể thuyết phục Chấp Sự đường ra tay với hắn. Đột nhiên tới cửa hỏi tội, biết đâu không cẩn thận vi phạm môn quy, còn phải nộp tiền phạt!"

Hắn ta chậm rãi thở hắt ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Vì vậy ta hỏi tên đệ tử phân Bùi Lăng đến chỗ đám người Tư Quảng ở đâu, vốn nghĩ nếu có thể bắt được nhược điểm của Trịnh Kinh Sơn, có dấu vết để lại khi hắn thu mua thông đồng đệ tử kia. Nếu không đâu trùng hợp như vậy? Bùi Lăng vừa đến ngoại môn, có nhiều ngoại môn đệ tử tính nết không tốt như vậy, lại chọn đến chỗ ở của Miêu Thành An?"

"Đây rõ ràng là Trịnh Kinh Sơn thu mua đệ tử kia, cố ý hành động, cho Bùi Lăng cơ hội ra tay."

"Nhưng không ngờ các ngươi xúc động như vậy, lại giải quyết tốt hậu quả giúp Trịnh Kinh Sơn!"

Phụ nhân không khỏi lã chã rơi lệ, khóc không ra tiếng: "Lão gia, đây là tôn nhi của ngài! Dù ngài còn có dòng dõi khác, nhưng thiếp thân chỉ sinh cho ngài một cốt nhục như thế, ngài thật sự mặc kệ sao?"

"Tất nhiên không thể mặc kệ." Lý Bình liếc vị thiếp thất này, dù sao đối phương phụng dưỡng nhiều năm, trong lòng hắn ta cũng hơi không nỡ, trù trừ một lát, nói, "Nhưng Trịnh Kinh Sơn đang ở nội môn, ta là ngoại môn trưởng lão không tiện ra tay. Như vậy đi, ngươi thông báo tin tức cho Miêu gia và Chu gia, mời Chu chân truyền kiềm chế Lệ chân truyền, để Miêu Thành Dương đi đối phó Trịnh Kinh Sơn. Nếu không có Lệ chân truyền che chở, Trịnh Kinh Sơn không chịu nổi một kích của Miêu Thành Dương!"

"Đúng!" Phụ nhân lung tung xoa mặt, khuôn mặt dữ tợn cúi chào, quay đầu đằng đằng sát khí đi ra ngoài, căm hận nói, "Thiếp thân đi báo thù cho Tư Quảng!!!"

Gần nửa ngày về sau, nội môn Trọng Minh tông, bên bờ Khô Lan thác.

Trong một tiểu viện riêng biệt được xây gần nước, Trịnh Kinh Sơn cẩm bào ngọc quan, khí chất bất phàm, đang chỉ điểm công pháp cho mấy sư đệ cùng mạch.

Giọng điệu của hắn ta ung dung, nói năng chậm rãi, cử chỉ thong dong, cho người ta một cảm giác cực kì tự tin khéo léo, khiến người ta vô thức muốn tin phục.

Mấy tên sư đệ nhìn tình cảnh này, trong lòng càng kính sợ, cũng tự nhiên để lộ ra ở trên vẻ mặt: "Nếu sau này ta có thể giống Trịnh sư huynh thì tốt rồi!"

Trịnh Kinh Sơn chú ý tới, cảm thấy hơi buồn cười, bình tĩnh điều chỉnh tư thế, càng thể hiện ra phong cách quý phái.

Nhưng đúng lúc này, cửa sân ở cách đó không xa đột nhiên bị đá văng!

"Trịnh Kinh Sơn, cút ra đây nhận lấy cái chết!" Đám sư huynh đệ trong viện đều giật mình, chưa kịp hoàn hồn đã thấy một nam tử vẻ ngoài thô kệch, áo bào xanh bay lên nhanh chân mà vào, hai mắt trong vắt, chỉ liếc nhìn qua, quay đầu đã đánh một quyền về phía Trịnh Kinh Sơn.

Quyền phong gào thét, xen lẫn tiếng động quỷ dị, mới đánh ra giữa chừng mà mấy tên sư đệ trong viện đã thấy đầu váng mắt hoa, vô thức đi qua chặn mất đường trốn của Trịnh Kinh Sơn.

"Miêu Thành Dương, ngươi dám?!" Trịnh Kinh Sơn giật mình, hắn ta đột nhiên bị đánh lén, đối phương lại có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, vốn theo bản năng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng Tâm Ma quyền của Miêu Thành An đã có chút thành tựu, vừa ra tay đã khống chế mấy sư đệ Trúc Cơ sơ kỳ, cứ thế ngăn cản đường đi của hắn ta.

Chương 83: Miêu Thành Dương

Nếu lúc này Trịnh Kinh Sơn còn lùi, chắc chắn sẽ làm sư đệ của mình bị thương.

Hắn ta là chủ một mạch, những ngày này lại có ý định lôi kéo bồi dưỡng mấy sư đệ này làm trợ thủ đắc lực, tất nhiên lúc này không thể tránh, lập tức cưỡng ép linh lực, quanh thân phun trào ra một luồng thanh mang, trên hai tay và cổ nhanh chóng hiện ra đường vân màu xanh đồng, trong nháy mắt đã mở ra Thanh Quỷ Chiến Thể.

Dùng tu vi Trúc Cơ trung kỳ phát động môn chiến thể này, so với ngày đó Bùi Lăng đối mặt với Chu Di Luyện Khí tầng bốn, tất nhiên uy lực không thể so sánh nổi. Trên đầu Trịnh Kinh Sơn có hai sừng, vân da lộ ra bên ngoài đều nổi lên tia sáng lạnh kim loại, thoạt nhìn đặc biệt cường đại!

Chỉ là Miêu Thành Dương cười lạnh thành tiếng, bỗng nhiên biến quyền thành trảo, chỉ thấy móng tay trên năm ngón tay tăng vọt, đầu ngón tay sáng lên chút lam quang lạnh lẽo, một trảo nhẹ nhàng lại khiến Thanh Quỷ Chiến Thể của Trịnh Kinh Sơn da tróc thịt bong.

"Miêu Thành Dương! Ngươi điên rồi?!" Trịnh Kinh Sơn nhịn xuống đau đớn, cuối cùng nhân cơ hội gọi ra binh khí trong túi trữ vật, một thanh trường đao huyết sắc nằm trong tay, cuối cùng hắn ta đã tìm được chỗ dựa, căm tức nhìn Miêu Thành Dương, "Ngày đó, ngươi và ta đã nói chuyện rõ ràng ngay trước mặt sư huynh sư tỷ ba mạch, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ngươi vô cớ tập kích một mạch Kiêm Tang, chẳng lẽ lại coi sư huynh sư tỷ ba mạch không ra gì?!"

"Tất nhiên ta không dám đối đầu bất kính với sư huynh sư tỷ ba mạch." Miêu Thành Dương liếc nhìn thương thế trên lồng ngực của hắn ta, không thừa thắng truy kích, lại lạnh giọng nói, "Nhưng ngươi không đấu lại ta ở nội môn, lại giở trò nham hiểm, sắp xếp người đến ngoại môn giết bào đệ của ta... Thành An là mẫu đệ duy nhất của ta! Thù này không đội trời chung! Đừng nói sư huynh sư tỷ ba mạch, dù có làm loạn đến trước mặt Lệ chân truyền, ta cũng chiếm lý!!!"

Trịnh Kinh Sơn trợn mắt hốc mồm, kêu lên: "Chậm đã! Ngươi bị thần kinh à? Lão tử cho người đi ngoại môn giết đệ đệ ngươi lúc nào? Lão tử còn không biết đệ đệ ngươi ở chỗ nào ngoại môn."

Miêu Thành Dương nghe vậy cười lạnh thành tiếng: "Trịnh Kinh Sơn! Mặc dù ngươi dựa vào việc giết cha thượng vị, nhưng người Thánh tông chúng ta chỉ hỏi thực lực, không hỏi thủ đoạn. Xưa nay ta cũng không lấy việc này để chế nhạo ngươi. Bây giờ ngươi dám làm không dám chịu, thật sự khiến ta khinh thường. Ta vốn tưởng tạm thời tu vi của ngươi bị tụt lại, dù sao cũng là đối thủ của ta từ ngoại môn đến đây, bây giờ xem ra, ngươi mẹ nó căn bản không xứng!"

"Nếu lão tử đã làm đương nhiên sẽ nhận!" Trịnh Kinh Sơn như muốn nôn ra máu, quát, "Thằng ngu nhà ngươi nghe gió thành mưa, bị ai lợi dụng cũng không biết."

"Ngươi dám nói những ngày qua ngươi không muốn trả thù ta?!" Miêu Thành Dương lạnh lùng nói, "Bao nhiêu người chính tai nghe thấy, ngươi còn dám ngụy biện!"

Trịnh Kinh Sơn tức giận nói: "Lão tử..." Chỉ nói một chút mà thôi, dù sao cũng phải chịu thua thiệt, nếu còn không nói mấy câu tàn nhẫn, sao có thể chịu đựng được?

Ngay trước mặt mấy tên sư đệ, hắn ta cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ nghiêm nghị quát, "Lão tử thấy ngươi đang cố ý gây sự!"

"Thì tính sao?!" Miêu Thành Dương nhìn chứng cứ do cơ thiếp Lý Bình đưa đến, lúc Bùi Lăng kia đi xuống từ Huyền Cốt Lăng m Chu đã có biết bao nhiêu người ở Trảm Trần đài tận mắt nhìn thấy, sao giả được? Hơn nữa, sau đó Bùi Hồng Niên dẫn tộc đệ này nhập tông, luôn nhắc đến Trịnh sư huynh.

Hiện nay Trịnh Kinh Sơn thề thốt phủ nhận, sao Miêu Thành Dương có thể tin tưởng?

Chỉ cảm thấy hắn ta ti tiện vô sỉ, thật sự bỉ ổi.

Cũng lười đối chất rõ ràng, tiến lên trước một bước, chỉ một ngón tay vào mi tâm của hắn ta.

Mười ba mạch nội môn chia thành ba mạch, trung ngũ mạch và hạ ngũ mạch, Miêu Thành Dương cùng Trịnh Kinh Sơn đều là hạ ngũ mạch, nhưng Miêu Thành Dương là một trong năm vị mạch chủ đứng đầu hạ ngũ mạch, Trịnh Kinh Sơn lại là hạng chót, hai người đấu từ ngoại môn đến nội môn, năm đó Trịnh Kinh Sơn giết cha luyện công, vẫn thua trong tay Miêu Thành Dương.

Cho dù binh khí đang nằm trong tay, nhưng trường đao huyết sắc chém liên tục mười mấy lần, đều bị Miêu Thành Dương né tránh, chỉ thấy trong tiểu viện, bóng dáng của Miêu Thành Dương như mộng như điện, như thật như ảo, một đôi tay dần thể hiện ra màu băng lam, mỗi lần chạm đến thân thể Trịnh Kinh Sơn đều đánh ra một vết thương, sâu đủ thấy xương.

"U Quỷ độn!" Trịnh Kinh Sơn thấy thế sắc mặt khó coi, U Quỷ độn này là một trong những độn pháp đỉnh cấp được cất giấu trong nội môn Chư Pháp các, nghe đồn có thể tổ hợp với mấy môn độn pháp đỉnh cấp khác thành độn pháp chiêu bài của tông môn Ngũ Quỷ Thiên La Độn! Có tiếng từ Thanh Lam đến U Minh, không chỗ nào không thể đi!

Chỉ là tu luyện riêng cũng rất khó, giá cả lại rất đắt đỏ. Lúc trước hắn ta căn bản không cân nhắc, lại không ngờ Miêu Thành Dương không chỉ mua được còn đã luyện thành.

Chỉ hơi phân tâm, cánh tay Trịnh Kinh Sơn đau đớn, lại là Miêu Thành Dương đột nhiên hiện ra trước lưỡi đao của hắn ta, ép đến gần lồng ngực hắn ta, đột nhiên bẻ gãy tay cầm đao của hắn ta. Tiếp theo, Trịnh Kinh Sơn không có sức phản kháng bị một Tâm Ma quyền của Miêu Thành Dương đánh trúng, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, ý chí hơi mơ hồ, cứ như thấy mấy ma nữ quần áo đơn bạc, dán chặt lấy mình nhẹ nhàng nhảy múa...

Trịnh Kinh Sơn cũng không phải người ham thích nữ sắc, lúc này lại không thể bình tĩnh nổi, trong lòng không đề phòng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm – đến một lát sau, ma nữ đột nhiên biến mất không thấy, hắn ta đầu choáng mắt hoa được mấy người ba chân bốn cẳng nâng đỡ, mới phát hiện trên dưới cả người không một chỗ nào không đau!

Chương 84: Tông môn xử phạt (1)

Hắn ta vô thức sờ mặt, trên tay toàn là máu.

Vừa nãy các sư đệ còn rất sùng bái hắn ta lại rúc vào một góc như chim cút, hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

"... Đi, đi Chấp Sự đường bẩm báo." Sắc mặt Trịnh Kinh Sơn tái xanh, biết hôm nay mình đã mất mặt chắc rồi, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, ôm hận phân phó, "Cứ nói mạch chủ một mạch Hành Thượng công khai đến nhà khiêu khích, mời Chấp Sự đường lập tức đến đây xử trí!"

Mấy tên sư đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đẩy ra một người nhỏ tuổi nhất, rụt rè nói: "Sư huynh, vừa rồi Miêu mạch chủ chạy, nói hắn sẽ lập tức đi nộp tiền ở Chấp Sự đường, muốn... Muốn ngài đừng nhớ thương."

Trịnh Kinh Sơn nghe vậy, suýt nữa lại phun ra một ngụm máu.

Hắn ta che ngực một lát, nhịn xuống lửa giận, nói: "Hắn còn nói cái gì?"

"..." Sư đệ lặng lẽ liếc hắn ta, cẩn thận nói, "Hắn còn nói, nếu không phải nể mặt Lệ tiên tử, hôm nay hắn chắc chắn sẽ giết ngươi! Báo thù cho đệ đệ của hắn! Dù bây giờ không giết ngươi, về sau... Về sau cũng thỉnh thoảng tới 'luận bàn' với ngươi một chút!"

Trịnh Kinh Sơn: "..."

Con mẹ nó rốt cuộc là ai đang hại hắn ta?!!!

Tất nhiên Bùi Lăng không biết chuyện đang xảy ra ở nội môn.

Hắn lo lắng cả quãng đường, vừa xuống khỏi m Thi Vân đã nhanh chóng nhét linh thạch cho sư huynh qua đường, nhờ đối phương chở hắn đến Thứ Vụ phong.

Sau một lúc lâu, đệ tử Thứ Vụ đường nghe rõ mục đích của Bùi Lăng, ánh mắt hơi nghiền ngẫm nhưng cũng không nói gì, chẳng mấy chốc đã bổ sung thủ tục cho hắn, sau khi nhận lấy hai con yêu thú đã lưu loát đưa phần thưởng.

Trong đó chỉ tiện tay đưa thư mà thôi, chủ yếu là vất vả đi qua đi lại, thù lao là hai mươi viên linh thạch hạ phẩm; diệt trừ hoa yêu bốn mươi bảy viên linh thạch hạ phẩm; cuối cùng, dù sao Tử Nhãn Điêu cũng là Khai Tuệ tầng sáu, nhiệm vụ ban thưởng khoảng một trăm viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng một trăm sáu mươi bảy viên linh thạch hạ phẩm.

Bùi Lăng cẩn thận đếm rõ ràng, thở dài ở trong lòng, nếu không phải việc xử phạt của tông môn còn treo cao trên đầu, tự nhiên lấy được ba nhiệm vụ, cũng coi như hắn nhặt được khoản tiền nhỏ.

Nhưng so với số tiền phạt năm chữ số, hơn một trăm viên linh thạch hạ phẩm chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Nghĩ cái gì tới cái đó, hắn mới ra khỏi Thứ Vụ đường, có mấy tu sĩ mặc đồ khoái ngoa đi tới từ phía đối diện.

Người cầm đầu ống tay áo thêu lên một đạo ngân ngấn, dáng vẻ hiên ngang, mặt đen để râu, một đôi mắt hẹp dài sáng ngời, vác trên lưng một thanh kiếm. Ngăn cản đường đi của Bùi Lăng ngay trước mặt mọi người: "Đệ tử mới Bùi Lăng Hòe m phong? Đi theo chúng ta một chuyến."

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, nói: "Các ngươi là ai? Tại sao muốn ta đi với các ngươi một chuyến?"

"Chấp Sự đường Hòe m phong." Giọng điệu người kia bình tĩnh, "Ngươi đã gây chuyện hoặc là thành thật đi theo chúng ta, hoặc là chúng ta 'mời' ngươi đi."

Nói xong, đưa tay ra hiệu "mời".

Sắc mặt Bùi Lăng thay đổi mấy lần, cuối cùng chầm chậm thở hắt ra, trầm giọng nói: "Được, ta đi với các ngươi!"

Nơi này là ngoại môn, hắn căn bản chạy không thoát.

Huống chi, thái độ của đối phương cũng khá bình thản, nhưng khí thế vẫn luôn giương cung mà không bắn, chỉ cần hắn có chút hành động khác lạ, tất nhiên sẽ nghênh đón sự tấn công như sấm sét.

"Đệ tử mới tử Bùi Lăng." Gần nửa ngày sau, Bùi Lăng bị đưa về Hòe m phong, Chấp Sự đường nằm trong khe núi ở phía bắc ngọn núi, là một tòa tiểu lâu ba tầng được xây bằng đá đen, dường như xung quanh đã được dọn đẹp, không có thảm thực vật gì, ngược lại dùng đá xanh trải ra một quảng trường lớn, trống rỗng không có hơi người.

Người dẫn Bùi Lăng trở về tự xưng họ Khương tên Lượng, là một trong trong ba tên chấp sự Ngân Tụ của Hòe m, hắn ta toàn quyền phụ trách cái chết của ba người Lý Tư Quảng.

Trong phòng thẩm vấn ở góc đông bắc tầng một, Khương Lượng ngồi ở vị trí đầu, thờ ơ lật xem hồ sơ vụ án trước mặt, "Vào ba giờ hai khắc ngày mười bốn, xuống Trảm Trần đài từ Huyền Cốt Lăng m Chu, tiến vào Thánh tông! Sau đó do tộc huynh Bùi Hồng Niên dẫn đường, tiến về..."

Vốn Bùi Lăng còn vắt hết óc nghĩ lý do thoái thác, lúc này nghe Khương Lượng nói vậy, càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh như mưa!

Khương Lượng đột nhiên nói rõ ràng kể từ thời khắc hắn bước xuống Trảm Trần đài, cho đến khi theo đám người Trần Hoàn rời tông, không bỏ sót một chi tiết nào trong việc đã trải qua, ngay cả canh giờ cũng không sai chút nào! Điều khiến hắn rùng mình, là quá trình hắn xung đột với ba người Lý Tư Quảng, lúc này Khương Lượng kể lại cứ như tận mắt chứng kiến ở ngay hiện trường, ai ra tay trước, ai dùng thuật pháp gì vào lúc nào, người nào di chuyển vị trí, ai đánh trả như thế nào...

Thậm chí cả chuyện Bùi Lăng chạy vào rừng rậm luyện công, cũng bị Khương Lượng tiện tay đánh ra một đạo Viên Quang thuật, chiếu ra rõ ràng rành mạch.

Thậm chí Khương Lượng còn rảnh rỗi đánh giá một câu: "Nhìn từ tình huống cỏ cây gãy dập, bộ đao pháp này cương mãnh hung ác, quả thực không tệ."

Cuối cùng lại vừa chuẩn xác vừa tỉ mỉ miêu tả, sai lầm duy nhất là khi hắn quay về chỗ ở từ rừng rậm để đánh lén lại đánh giết ba người Lý Tư Quảng.

Chương 85: Tông môn xử phạt (2)

Cũng không phải hắn ghi hận trong lòng, có ý định trả thù, cũng không tu luyện độn pháp gì đặc biệt cao minh, thuần túy là vì hệ thống!

"... Từ lời kể ra, chứng cứ vô cùng xác thực." Cuối cùng Khương Lượng đã kể xong toàn bộ chân tướng, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Đệ tử mới Bùi Lăng, ngươi có cãi lại không?"

Bùi Lăng cười khổ, nói: "Không có."

Khương Lượng gật đầu, lại cầm một chồng văn thư qua: "Vậy chúng ta bàn một chút về vấn đề xử phạt."

Lại là một đống lớn phân tích và đánh giá kỹ càng khiến người khác giận sôi, từ khi ba người Lý Tư Quảng, Miêu Thành An, Chu Di tiến tông, đến tu vi tính tình của bọn họ, cống hiến với tông môn, tiêu phí năng lực trong tông môn, tông môn đầu tư cho bọn họ, đến bối cảnh riêng của ba người này, bởi vì bọn họ bỏ mình đã tạo thành một loạt ảnh hưởng đủ loại...

Cuối cùng đưa ra kết luận: "Tất cả 74841 viên linh thạch hạ phẩm, từ ngày hôm nay, phải trả nợ trong vòng ba tháng. Nếu trễ một ngày, ngươi sẽ bị tông môn xử trí, có vấn đề gì không?"

Cái gì?

Lại không phải chín vạn linh thạch, chỉ cần hơn bảy vạn?!

Hơn nữa, lại không trừ thời gian mình chạy án, a phi! Là thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ?

Có thể là trong khoảng thời gian này vẫn cảm thấy phải nộp chín vạn linh thạch, hơn nữa tính toán thời gian từ lúc mình giết chết ba người Lý Tư Quảng, hiện tại Bùi Lăng hơi cảm động.

Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, ý đồ cò kè mặc cả: "Miêu Thành An và Chu Di đều là Luyện Khí tầng năm, bắt tay với Lý Tư Quảng vây công ta, lại bị ta giết chết, đủ thấy bọn họ không chịu học tập, lãng phí tấm lòng vun trồng của tông môn. Đã vậy, hơn bảy vạn linh thạch có phải không phù hợp không? Ta cảm thấy ba vạn linh thạch khá công bằng."

"74841 viên linh thạch hạ phẩm, đây là kết quả tính toán chính xác của Chấp Sự đường." Khương Lượng mỉm cười, đẩy văn thư sang một bên, mười ngón tay đan vào nhau, rất hứng thú nhìn Bùi Lăng, chậm rãi nói, "Trên thực tế, người thân bạn bè của Lý Tư Quảng, Miêu Thành An, Chu Di đều không hài lòng lắm, bọn họ cho rằng nên là chín vạn viên linh thạch hạ phẩm."

"Nhất là ngoại môn trưởng lão Lý Bình, ngay hôm qua hắn còn tự mở tiệc, chiêu đãi đường chủ đại nhân của Chấp Sự đường chúng ta. Lơ đãng nhắc đến ngươi trong bữa tiệc!"

"Chỉ là đường chủ đại nhân luôn công bằng, lập tức từ chối, lúc này mới giữ được mức 74841 viên linh thạch hạ phẩm."

Nói đến đây, hắn ta mỉm cười, "Hiện tại ngươi còn cảm thấy, Chấp Sự đường phán quyết bất công không?"

"... Ta đã biết." Bùi Lăng thở sâu, ôm quyền nói, "Đa tạ Chấp Sự đường chấp pháp theo lẽ công bằng."

Khương Lượng gật đầu, không thèm để ý nói: "Ngươi có thể đi! Nếu hết kỳ hạn ba tháng không nộp được tiền phạt, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Ba tháng này, ngươi có thể tùy ý. Nếu muốn chạy, cũng có thể thử xem."

"Chấp sự nói đùa." Bùi Lăng trầm giọng nói, "Quốc có quốc pháp gia có gia quy, Bùi mỗ đã vào Thánh tông, đương nhiên phải thề sống chết bảo vệ quy củ Thánh tông!"

Mẹ nó, hắn lại muốn chạy.

Mấu chốt là nhìn dáng vẻ chắc chắn của Khương Lượng này, hắn là một Luyện Khí tầng bồn sẽ chạy trốn được sao?

Rời khỏi Chấp Sự đường, Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ một hồi, quyết đoán đi đến Phong yêu.

Một lát sau, đệ tử cũ nhận được ba viên linh thạch hạ phẩm tươi cười triệu hoán một đóa m Thi Vân cho hắn: "Ngươi yên tâm, nếu ngươi tìm nội môn sư huynh sư tỷ khác chưa chắc đã được. Nhưng chúng ta rất rõ chỗ ở của nội môn mạch chủ. m Thi Vân sẽ trực tiếp đưa ngươi đến cửa tiểu viện Khô Lan. Nếu Trịnh mạch chủ không ở đó, chắc chắn có đệ tử một mạch Kiêm Tang ở đó! Đến lúc đó ngươi hỏi một tiếng, nếu ngươi đến tìm Trịnh mạch chủ, chắc chắn bọn họ sẽ nói cho ngươi biết."

Nằm ngoài dự đoán của Bùi Lăng, hắn tưởng rất nhiều ngoại môn đệ tử đã ở trong ngọn núi giữa biển mây, chỗ ở của nội môn đệ tử chắc chắn sẽ là ngọn núi cao lớn nguy nga hơn, nhưng trên thực tế sau khi m Thi Vân bay vào phạm vi nội môn, lại lập tức hạ xuống.

Trước mặt hắn là một khoảng địa hình bình nguyên và sơn cốc đan xen.

Cỏ cây tươi tốt, rất nhiều chim thú.

Thỉnh thoảng còn có sương mù bảy màu bốc lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết.

Ngay lúc Bùi Lăng còn chưa kịp xem hết, m Thi Vân đột nhiên đi vào một sơn cốc, hạ xuống trước một tiểu viện bên cạnh thác nước, biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng thấy bên ngoài sân nhỏ không có một ai, trịnh trọng sửa sang lại áo bào vẻ ngoài, lúc này mới tiến lên, cẩn thận gõ cửa.

Trong tiểu viện, Trịnh Kinh Sơn sưng mặt sưng mũi đang nổi giận bôi thuốc cho mình.

Ngày đó, hắn ta không hiểu ra sao bị Miêu Thành Dương hành hung một trận, nếu không phải đối phương kiêng dè Lệ tiên tử, chỉ sợ chưa chắc giữ được tính mạng.

Mặc dù hai ngày này lòng như lửa đốt phái người đi ngoại môn nghe ngóng chân tướng, tiện tìm ra kẻ cầm đầu vu oan hãm hại mình, nhưng Trịnh Kinh Sơn cũng đã mất mặt, vì vậy lấy lý do tu luyện, co rúc trong Khô Lan tiểu viện không ra ngoài, thậm chí lệnh cưỡng chế sư đệ sư muội bản mạch, nếu không có việc khẩn cấp vậy không cho phép tới gần.

Lúc này nghe được tiếng đập cửa, đầu tiên là nhíu mày, chợt thầm nghĩ: "Không phải là người tìm tới hãm hại ta chứ?"

Chương 86: Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (1)

Lập tức bắt pháp quyết, rút lui trận pháp, phất tay mở cửa sân, trầm giọng nói: "Tiến đến."

"Trịnh sư huynh!" Bùi Lăng đứng ngoài cửa thở phào, Trịnh Kinh Sơn nguyện ý gặp hắn, dù sao cũng là chuyện tốt.

Hắn vừa vào cửa đã ôm quyền hành lễ, "Từ khi nhập tông đến nay, không có lúc nào ta không nghĩ đến việc báo đáp ân tình của Trịnh sư huynh! Chỉ là tu vi thấp lại không có gì trên người, nếu chỉ nói cảm ơn suông sẽ không có thành ý. Bây giờ đi làm nhiệm vụ về, nhờ phúc của Trịnh sư huynh, may mắn có thu hoạch, vì vậy đến đây bày tỏ tâm ý."

Nói xong lấy ra mười viên linh thạch hạ phẩm từ trong túi trữ vật, hai tay dâng lên, rất cung kính đưa tới trước mặt Trịnh Kinh Sơn.

Trên đường tới, Bùi Lăng đã tính toán qua, bây giờ trong tay hắn có 167 viên linh thạch hạ phẩm do nhiệm vụ ban thưởng, lại thêm kế thừa di sản của đám cặn bã Trần Hoàn, tính toán đâu ra đấy cũng không đến hai trăm viên linh thạch hạ phẩm, đối với khoản tiền phạt hơn bảy vạn, thật sự không có chút ý nghĩa nào.

Nếu có thể thông qua Trịnh Kinh Sơn nhận mấy chỗ tốt như giảm bớt tiền phạt, hoặc là được kéo dài kỳ hạn, biết đâu còn có thể trấn áp ba nhà Lý Tư Quảng... Tóm lại đạt được bất kỳ một mục đích nào, hắn đều không thua thiệt.

Nếu không thu hoạch được một thứ nào, cũng chỉ tổn thất mười ba viên linh thạch hạ phẩm, Bùi Lăng vẫn có thể bỏ ra được.

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng khẽ ngẩng đầu, thuận tiện để Trịnh Kinh Sơn nhìn thấy biểu cảm thành khẩn biết ơn của mình.

"..." Trịnh Kinh Sơn hoảng hốt, hắn ta không ngờ Bùi Lăng tới đây, càng không ngờ Bùi Lăng lại đến cảm tạ mình.

Trong chốc lát lại hơi không kịp phản ứng.

Ngược lại là Bùi Lăng, sau khi ngẩng đầu liếc nhìn tổn thương trên mặt Trịnh Kinh Sơn, không khỏi ngây ngốc: "Trịnh sư huynh, ngài đây là..."

"Ngày trước so tài với một mạch chủ Trúc Cơ hậu kỳ." Trịnh Kinh Sơn nghe vậy giật mình, vội vàng ho một tiếng, che giấu nói, "Mặc dù thắng hiểm một chiêu, dù sao đối phương cũng có tu vi cao hơn ta một tiểu cảnh giới, khó tránh khỏi chịu chút vết thương da thịt."

Bùi Lăng không khỏi bội phục, hắn thấy một đám ngoại môn Trần Hoàn không có một người nào là đèn đã cạn dầu, mà từ ngoại môn tấn thăng tới nội môn đệ tử, chắc chắn càng thêm hung tàn.

Trịnh Kinh Sơn còn có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí thắng hiểm một chiêu, khó trách có thể đi theo bên cạnh Lệ tiên tử.

Hắn vội vàng nói: "Thì ra là thế. Trịnh sư huynh lại có thể lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ đánh bại Trúc Cơ hậu kỳ, không hổ là thiên kiêu nội môn, tương lai của tông môn!"

Mấy chỗ trên người Trịnh Kinh Sơn còn mơ hồ đau đớn, nghe lời này, da mặt hơi nóng lên, cố bình tĩnh nói: "Bùi sư đệ nói gì vậy, ta ở trong số nội môn mạch chủ... Khụ khụ..."

Dù sao hắn ta vẫn cần mặt mũi, nói được một nửa lập tức nuốt xuống.

Ai biết Bùi Lăng lập tức gật đầu, nghiêm mặt nói: "Trịnh sư huynh, ta hiểu! Mặc dù tu vi của sư huynh cao thâm, thực lực cường hãn, nhưng không thích khoe khoang... Ta sẽ không nói ra!"

Không phải là cẩu sao? Ta mẹ nó quá hiểu!

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng không khỏi hơi sầu lo: Nếu Trịnh sư huynh này là người trong cẩu đạo, vậy có lẽ sẽ không nhúng tay vào những việc rắc rối của hắn, chẳng lẽ mười ba viên linh thạch hạ phẩm của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển?

"Không nói cái này nữa." Trịnh Kinh Sơn không muốn tiếp tục đề tài này, vội vàng chuyển hướng nói, "Đúng rồi, ngươi nói ngươi vừa làm nhiệm vụ trở về? Ngươi mới tiến tông đã đi làm nhiệm vụ? Làm nhiệm vụ gì? Có gặp phải rắc rối gì không?"

"Hồi bẩm Trịnh sư huynh." Bùi Lăng chỉ đợi hắn ta hỏi cái này, thế là rất cung kính nói, "Ta mới tiến tông môn đã xem qua môn quy, nhưng người không có đồng nào, để tránh chuyện ngoài ý muốn, cho nên nhận mấy nhiệm vụ. Chính là tiến về Loa Sơn thành..."

Nhắc đến Loa Sơn thành, trong lòng Bùi Lăng "lộp bộp" một cái, cuối cùng nhớ tới lời dặn dò của Đoan Mộc Viêm.

"Đợi lát nữa lại đến Chấp Sự đường!" Hắn vội vàng nhớ kỹ những chuyện này, lấy lại bình tĩnh, kể lại đại khái tình huống nhiệm vụ cho Trịnh Kinh Sơn nghe, cuối cùng mới nói việc gặp phải rắc rối trong nhiệm vụ: "Trên đường đến Loa Sơn thành, Trương Trọng Cầm sư huynh nói muốn ước lượng thực lực của ta, tránh việc xảy ra sự cố trong thời khắc mấu chốt. Tu vi của Trương Trọng Cầm sư huynh chỉ cao hơn ta một cấp, ta không chống đỡ được bao lâu liền thua trận... Quả nhiên vẫn là Trịnh sư huynh lợi hại, đối mặt với tu sĩ cao hơn một tiểu cảnh giới, cũng có thể thủ thắng."

Trịnh Kinh Sơn nghe lời này, khóe miệng giật giật, tâm tình lại tốt hơn.

Dù sao từ khi hắn ta bị Miêu Thành Dương hành hung đến hôn mê ngay trước mặt mấy sư đệ, uy vọng rớt xuống ngàn trượng, lại ngay lúc sư tỷ đã bế quan, hắn ta không tiện cầu xin sư tỷ che chở, chỉ có thể tự đối mặt với cục diện này.

Miêu Thành Dương cố ý lan truyền chuyện đã xảy ra, nghe nói trong âm thầm còn nhận được sự ủng hộ của Chu chân truyền luôn bất hòa với sư tỷ lại luôn bị sư tỷ áp chế... Trong chốc lát, chuyện này đã lan truyền thành trò cười trong toàn bộ nội môn.

Nếu không Trịnh Kinh Sơn cũng không lấy lý do tu luyện, một mình trốn ở trong khu nhà nhỏ này tránh đầu sóng ngọn gió.

Chương 87: Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (2)

Bây giờ bị Bùi Lăng khen ngợi nhiều lần như thế, sau khi khó xử cũng không nhịn được cảm thấy, hình như lời này cũng hơi có lý?

Dù sao tên Miêu Thành Dương đáng chết kia là Trúc Cơ hậu kỳ!

Hắn ta là một Trúc Cơ trung kỳ, thua Miêu Thành Dương thì rất mất mặt sao? Không, đó là chuyện đương nhiên.

Ngược lại là Miêu Thành Dương, thoạt nhìn vô cùng cường thế đánh tới cửa, nhưng cuối cùng không phải cũng không dám giết mình báo thù cho đệ đệ sao?

Đúng là cái loại hèn nhát.

Bùi Lăng không biết suy nghĩ của Trịnh sư huynh này, nhưng hắn phát hiện được hình như vẻ mặt của Trịnh Kinh Sơn thoải mái hơn nhiều, trong lòng mừng thầm, cũng không nhắc tới nhiệm vụ của mình, dù sao một đám người Trần Hoàn đã chết, thật sự không tiện nói rõ với Trịnh Kinh Sơn.

Nếu giấu giếm, một khi bị Trịnh Kinh Sơn phát hiện mánh khóe, ai biết có cảm thấy mình không tín nhiệm hắn ta, từ đó giảm độ thiện cảm?

Thế là hắn không nhắc tới tình huống nhiệm vụ, chỉ lặp đi lặp lại miêu tả tình cảnh mình đánh không lại Trương Trọng Cầm trên m Thi Vân, để phụ trợ "chiến tích hiển hách" của Trịnh Kinh Sơn, càng ra sức khen ngợi vị sư huynh này, nói đến khi Trịnh Kinh Sơn vui vẻ ra mặt, cảm thấy bầu không khí gần đủ rồi, lúc này mới nói rõ ý đồ đến: "Trịnh sư huynh, ta vừa vào tông môn, rơi vào đường cùng, thật sự gặp chút phiền toái, không biết ngài có thể chỉ điểm một hai hay không?"

Tâm trạng Trịnh Kinh Sơn đang tốt, nghe vậy lại nhanh chóng tính toán một phen: Bùi Lăng này là người mà Lệ sư tỷ nhìn trúng, bây giờ Lệ sư tỷ bế quan, vốn hắn ta cũng nên quan tâm chăm sóc.

Lại thêm xuất thân của Bùi Lăng không cao, còn biết điều hiểu chuyện như thế, chủ động đưa linh thạch làm tạ lễ, tuy nói chỉ là mười viên linh thạch hạ phẩm không đáng nhắc tới, nhưng đủ thấy tiểu tử này cũng không phải không hiểu chuyện cỏn con...

Dự đoán cái gọi là rắc rối cũng không phải vay tiền, cũng không phải rắc rối gì lớn.

Đã vậy, hắn ta liền hào phóng vỗ ngực cam đoan: "Bùi sư đệ ngươi yên tâm, mặc dù ngu huynh chỉ là một trong mười ba mạch chủ ở nội môn, không thể nói một là một trong việc ở ngoại môn, nhưng cũng có thể nói đôi chút, ngươi có rắc rối gì cứ việc nói!"

Bùi Lăng thấy thế thở phào, thầm khen mười ba viên linh thạch của mình tiêu đúng giá trị

Hắn vội vàng nói: "Là như vậy sư huynh, vào hôm ta nhập tông, ba người Lý Tư Quảng, Miêu Thành An, Chu Di coi trọng Yếm Sinh Đao do sư huynh ban thưởng cho ta, muốn cướp đoạt thì thôi đi, còn nói mất lời bất kính với sư huynh! Bùi Lăng nhận đại ân đại đức của sư huynh, sao có thể tha thứ bọn họ đối xử với sư huynh như thế!?"

"Dù thực lực của ta thấp, nhưng vì bảo vệ sư huynh, dù liều cả tính mạng, ta chắc chắn phải giết bọn họ trút giận cho sư huynh!"

"... Tóm lại, trải qua một phen quyết tử đấu tranh, ta đã dùng Yếm Sinh Đao chém chết ba người!"

Bùi Lăng thoáng trau chuốt toàn bộ quá trình, trông đợi nói, "Trịnh sư huynh, hiện tại người thân bạn bè của ba tên khốn kia ghi hận ta, kính xin sư huynh che chở!"

Cái gì?!

Vốn Trịnh Kinh Sơn vẫn còn vân đạm phong khinh, con ngươi đột nhiên co vào, nghiêng đầu tập trung nhìn chằm chằm Bùi Lăng, ánh mắt hung ác như muốn nuốt sống người ta.

Bùi Lăng giật mình: "Trịnh sư huynh?"

"..." Hóa ra là tên khốn này làm hại lão tử!

Trong lòng Trịnh Kinh Sơn vô cùng tức giận, hận không thể lập tức một chưởng vỗ chết Bùi Lăng, nhưng linh lực lưu chuyển trong cơ thể một vòng, hắn ta thở sâu, cuối cùng vẫn không ra tay.

Dù sao Bùi Lăng này cũng là người mà sư tỷ nhìn trúng.

Không có sư tỷ cho phép, hắn ta không thể hành động sơ suất.

"Ta đã biết chuyện này." Bây giờ Trịnh Kinh Sơn không muốn nhìn Bùi Lăng thêm một khắc nào, dù sao hắn ta cứ nhìn thấy tiểu tử này lại không nhịn được nhớ tới ngày đó Miêu Thành Dương đã hành hung mình ngay trước mặt mọi người như thế nào.

Mặc dù hắn ta và Miêu Thành Dương có ân oán lâu ngày, nhưng bản thân bị đánh vì ân oán thì cũng thôi.

Bởi vì Bùi Lăng... Đây tính là gì chứ?!

Vì vậy Trịnh Kinh Sơn ổn định tinh thần, trầm giọng hạ lệnh đuổi khách, "Không có chuyện gì khác thì ngươi trở về ngoại môn đi, dù sao nội ngoại khác nhau, bây giờ ngươi vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, để người khác nhìn thấy ngươi đến nội môn, sẽ không tốt cho ngươi."

Cút nhanh lên!

Nhanh cút!

Tránh cho lão tử không nhịn được đập chết ngươi ngay tại chỗ!!!

Bùi Lăng luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng thấy sắc mặt Trịnh Kinh Sơn không tốt lắm, cũng không dám nhiều lời, hậm hực nói: "Vâng."

Nhưng ngay lúc hắn quay người muốn rời khỏi, Trịnh Kinh Sơn lại nghĩ tới điều gì đó, gọi hắn lại: "Một mình ngươi giết ba người Miêu Thành An? Bọn họ đều là tu vi gì? Có chịu tổn thương không?"

"Hồi bẩm Trịnh sư huynh, có hai người là Luyện Khí tầng bốn, một người Luyện Khí tầng năm, đều không bị tổn thương." Bùi Lăng không hiểu ý, nhưng vẫn thành thật nói, "Vốn ta cũng không giết được bọn họ, trải qua một phen quyết tử đấu tranh..."

Hắn còn muốn kể lể mình hung hãn không sợ chết đến mức nào vì bảo vệ uy danh và vinh dự của Trịnh Kinh Sơn, đã bị Trịnh Kinh Sơn gọi đến trước mặt, tỉ mỉ đánh giá một phen, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: "Ngươi lại không bị thương tích gì?!"

Chương 88: Một thân nhẹ nhõm

Lấy một địch ba đã rất hiếm có, trong đó còn có một vị đồng môn có tu vi cao hơn mình, trọng điểm là mới có mấy ngày như vậy Bùi Lăng đã thần hoàn khí túc xuất hiện ở đây... Điều này nói rõ, lúc hắn giết chết ba người Miêu Thành An, căn bản không có cái gì gọi là quyết tử đấu tranh, không thể nói vô cùng nhẹ nhõm nhưng cũng không tính miễn cưỡng.

Nếu không lấy sự hiểu biết của Trịnh Kinh Sơn với Bùi Lăng, tiểu tử này đã không có linh đan diệu dược gì trong tay, cũng không nắm giữ Trị Liệu thuật pháp cường đại gì, nếu thật sự bị trọng thương, sao có thể nhanh chóng khôi phục như vậy?

"Sư tỷ thật sự là mắt sáng như đuốc!" Mặc dù Trịnh Kinh Sơn chưa từng nghi ngờ ánh mắt Lệ tiên tử, nhưng cũng không ngờ thoạt nhìn Bùi Lăng này được Lệ tiên tử tùy ý nhận lấy, lại xuất sắc như thế.

Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng hắn ta không hề giảm, nhưng sát ý lại giảm đi rất nhiều.

Chủ yếu là, nếu Bùi Lăng này chỉ là hạng người bình thường, thật sự nóng nảy, giết cũng đã giết, nhiều lắm sau này đi thỉnh tội với sư tỷ, chịu một ít trách phạt là được.

Nhưng không ngờ tiểu tử này lại là khối ngọc thô bị Bùi gia mai một.

Mới nhập tông đã thể hiện ra thiên phú và chiến lực kinh người như thế, đợi một thời gian chắc chắn sẽ trở thành hãn tướng dưới tay sư tỷ.

Đã vậy, sao Trịnh Kinh Sơn còn dám động đến hắn?

Thậm chí, thật sự như tiểu tử này đã suy nghĩ, chắc chắn phải che chở hắn.

Sắc mặt Trịnh Kinh Sơn thay đổi thất thường, một lát mới lạnh như băng nói: "Trong lòng ta hiểu rõ chuyện này, sẽ sắp xếp cho ngươi. Chỉ là không được khiêu khích môn quy Thánh tông, sau này ngươi cũng phải tự biết cân nhắc."

Bùi Lăng nghe vậy cực vui: "Phải! Sư huynh yên tâm, nếu không phải những người kia chọc tới ta, ta chỉ toàn tâm toàn ý muốn tu luyện thật tốt, báo đáp sư huynh."

Hắn thấy, Trịnh Kinh Sơn nói vậy là đã đồng ý giải quyết việc này.

Về phần lời nhắc nhở phía sau, Bùi Lăng cũng có thể hiểu được.

Dù sao Trọng Minh tông đã lập tông vài vạn năm, đến nay trường thịnh không suy, đâu thể tùy tiện làm trái quy tắc tông môn như vậy?

Cho nên không thể xóa bỏ lần phạt tiền này, nhưng các rắc rối khác, ví dụ như sự ám toán của ba nhà, lại có Trịnh Kinh Sơn giải quyết.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức thoải mái hơn nhiều, cáo lui rời khỏi tiểu viện Khô Lan, lúc bấm niệm pháp quyết gọi m Thi Vân trở về ngoại môn, hắn cảm thấy hôm nay tốn mười viên, không, là mười ba viên linh thạch hạ phẩm quá có lời.

Trịnh sư huynh thật sự là một người tốt!

Sau khi trở lại Hòe m phong, Bùi Lăng ngựa không dừng vó đi thẳng đến Chấp Sự đường, tìm Khương Lượng, một năm một mười truyền đạt lí do thoái thác và khẩu cung của bên Đoan Mộc Viêm, cuối cùng trong ánh mắt nhìn chằm chằm như cười mà không phải cười của Khương Lượng, nhắm mắt nói: "... Có lẽ quá trình là như thế, ta vừa nhập tông cũng không hiểu nhiều. Theo Đoan Mộc thành chủ chỉ điểm, cần bẩm báo việc này với Chấp Sự đường, cho nên đến đây truyền đạt."

"Ta đã biết." Khóe miệng Khương Lượng giật giật, nói, "Chấp Sự đường sẽ phái người đến dò xét, chờ có kết quả, tất nhiên sẽ thông báo với ngươi."

Nếu là trước đó, có lẽ Bùi Lăng cảm thấy đám người Trần Hoàn đã chết, lại là địa bàn của Đoan Mộc thành chủ, hoàn toàn không có chứng cứ, Chấp Sự đường muốn tra cũng không tra ra cái gì.

Nhưng sau khi được biết năng lực thăm dò của Chấp Sự đường, hắn cũng không dám khinh thường như thế, chỉ có thể cười lớn cáo từ.

"Mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất là kiếm linh thạch!" Một lần nữa rời khỏi Chấp Sự đường, Bùi Lăng suy nghĩ tình thế trước mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, có Trịnh Kinh Sơn cản trở việc người nhà ba người Lý Tư Quảng ám toán, Chấp Sự đường tự đi điều tra việc đám người Trần Hoàn, cũng có thành chủ Đoan Mộc Viêm này hòa giải.

Mặc dù không thể nói hai rắc rối này sẽ không tìm tới hắn, nhưng ít ra cũng không cần hắn phải quan tâm trong thời gian ngắn.

Vậy kế hoạch hiện tại là nhanh chóng tìm ra cách kiếm linh thạch.

Nếu không dù cái chết của đám người Trần Hoàn được cho là không liên quan đến hắn, cũng không có ai trong tông môn muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ phạt tiền cũng có thể khiến hắn chết sau ba tháng!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại đến Phong yêu, tốn một viên linh thạch đến Đan phong.

Mặc dù hắn cảm thấy, có lẽ mình sẽ có thiên phú trên mặt chế phù hơn, nhưng cân nhắc đến chế phù lại cần hai ba năm mới có thể nhập môn, cái này mẹ nó món ăn cũng đã nguội, học được cũng có tác dụng cọng lông? Về phần chú khí, nhìn đám người Trần Hoàn tốn sức như vậy, vẫn nên đến Đan phong xem trước, không được lại đi thử ngự thú một chút... Tóm lại đi một vòng rồi lại nói.

Vẻ ngoài của ngoại môn Đan phong không khác bốn sơn phong trước đó quá nhiều, nhưng sau khi hạ xuống đất, có thể cảm nhận được cỏ cây trên ngọn núi này đặc biệt tươi tốt.

Đứng ở trong đó có thể cảm nhận được rõ ràng sức sống mãnh liệt của nó, dồi dào đến mức khiến Bùi Lăng không khỏi mừng rỡ!

Hắn lấy lại bình tĩnh nhìn tình huống chung quanh, rất nhanh đã đi theo một đám đệ tử đông đúc đi về phía trước.

Không lâu sau, bọn họ tiến vào trong một đại điện nguy nga vị trí gần đỉnh núi.

Chương 89: Phúc lợi Ma môn (1)

Tiến vào đại điện, vốn tưởng giống với lớp học địa phương, không ngờ là một cái hố to. Đáy hố so le không đều, trưng bày từng chỗ ngồi, vị trí chính giữa là một cái đài cao biệt lập.

Vận khí của Bùi Lăng không tệ, sau khi đi theo đám người ngồi xuống, không lâu sau đã nghe được tiếng khánh kêu lên ba lần, trong điện vốn đang xì xào bàn tán lập tức lặng ngắt như tờ.

Chốc lát, một tu sĩ mặc áo bào nhẹ nhàng xuất hiện trên đài.

Thoạt nhìn tu sĩ này chỉ 27 28 tuổi, sau khi xuất hiện rung ống tay áo, lúc ngồi xuống không ngờ lại là giọng nói của một lão nhân.

Đầu tiên hắn ta nói hai câu mang tính hình thức, tiếp theo nói: "Những ngày qua, ta đã xem toàn bộ trình tự luyện chế Thối Cốt Đan, lần lượt giảng giải qua. Như vậy hôm nay, ta sẽ mở lò luyện đan ngay tại chỗ, để các ngươi nhìn từ đầu tới đuôi một lần. Trong quá trình này, không cho phép mở miệng, không cho phép quấy rầy. Sau khi luyện chế kết thúc, sẽ cho các ngươi cơ hội miễn phí đặt câu hỏi năm lần."

Nói xong lấy ra một cái đan lô lớn cỡ bàn tay từ trong tay áo, ném lên không trung, nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc đã biến thành một cái lư đồng ba chân cao hơn nửa người, toàn thân hiện ra màu đen, như trộn lẫn một ít vụn ngân, thân lò điêu khắc một vài đồ án yêu quỷ, cái nắp lại có hình Phật.

Sau khi rơi xuống đất, cảm giác toàn bộ đại điện đều hơi u lãnh.

Chỉ thấy tu sĩ kia lại bấm niệm pháp quyết, trước mặt hắn ta im ắng dấy lên một ngọn lửa màu u lam, có cảm giác băng lãnh vắng vẻ, nhanh chóng trốn vào đáy lò, yên tĩnh liếm láp lư đồng.

"Đây là một đóa đan hỏa thất phẩm mà ta có cơ duyên đoạt được lúc tuổi còn trẻ." Tiếp theo tu sĩ lại lấy ra một ít dược thảo, kim loại, vừa sắp xếp vừa giới thiệu, "Bây giờ các ngươi đều không có đan hỏa, nếu về sau có đan hỏa nhưng chỉ là cửu phẩm, vẫn nên thuê đan phòng ở trên núi thì tốt hơn. Dù sao tông môn đã bố trí trận pháp ở phòng luyện đan Bính cấp trở lên, có thể trực tiếp dẫn dắt Cửu Minh Hỏa ngọn nguồn của ngọn núi để luyện đan. Dù là phòng luyện đan Đinh cấp, cũng có thể mua phù lục tích trữ Cửu Minh Hỏa ở bên trong để sử dụng... Cửu Minh Hỏa cũng được coi là thượng thừa trong số đan hỏa cửu phẩm."

Bùi Lăng rất chăm chú ghi nhớ, mặc dù hắn căn bản xem không hiểu, nhưng hiển nhiên tu sĩ này không thể giảng riêng cho hắn, chỉ có thể tận lực học bằng cách ghi nhớ, sau này lại tìm cách bổ túc phần bỏ sót từ chỗ đồng môn.

Ngay lúc hắn cẩn thận quan sát, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên truyền đến!

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, lúc lấy lại tinh thần đã thấy tu sĩ kia nâng một đoàn huyết nhục mơ hồ lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đây là Quỷ Hà Xa - dược liệu khó xử lý nhất mà ta nói trước đó."

"Quỷ Hà Xa có thể dùng tiếng kêu khóc công kích thần hồn, các ngươi chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, rất dễ bị nó chế phục."

"Cho nên nhất định phải nghiêm ngặt tiến hành theo trình tự mà ta đã dạy trên lớp."

"Nếu thật sự không xử lý được cũng không sao, quầy hàng treo cờ chữ 'Nhan' ở phiên chợ trên Đan phong có bán Quỷ Hà Xa đã được xử lý sẵn, báo tên Nhan Cốc ta có thể được ưu đãi!"

Giảng sư tên là Nhan Cốc vừa nói vừa lưu loát thao tác một lượt, chẳng mấy chốc tiếng kêu khóc nhanh chóng yếu ớt, cuối cùng trở thành một đoàn giống với huyết tương bị ném vào đan lô.

Sau đó, là quá trình luyện chế khiến Bùi Lăng hoa mắt, hắn căn bản xem không hiểu, thậm chí đệ tử khác xung quanh còn khẽ thảo luận một vài thuật ngữ, nghe cũng nghe không rõ.

Ngay lúc hắn cảm thấy có lẽ mình không có thiên phú luyện đan, có nên sớm đến các phong khác xem thử hay không, hệ thống "leng keng" một tiếng: "Kiểm tra ra có truyền thụ luyện đan thuật ở ngoại giới, đang thu nhận sử dụng..."

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức vui mừng, không ngờ ngoại trừ công pháp, cũng có thể thu nhận sử dụng luyện đan, cuối cùng hệ thống thiểu năng này đã trí năng một lần!

Nửa ngày sau, đan hương bay khắp cả phòng, theo Nhan Cốc vừa bấm niệm pháp quyết vừa giảng giải mở lò, một lò Thối Cốt Đan mới luyện thành đã hiện ra ở trước mặt mọi người, hệ thống: "Leng keng! Hoàn tất thu nhận sử dụng luyện đan thuật, mời ký chủ đặt tên."

Bùi Lăng nói: "Cứ gọi 【 luyện đan thuật Thối Cốt Đan 】 ."

Suy nghĩ của hắn lập tức linh hoạt, hệ thống đã có thể thu nhận sử dụng luyện đan thuật, vậy chế phù thuật, chú khí thuật, ngự thú thuật... Chẳng phải cũng có thể?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không thể chậm trễ, tranh thủ chạy một vòng tất cả Chương trình học miễn phí ở ngoại môn.

Nơi thứ hai mà hắn đến là Phù phong!

Rõ ràng ngọn núi này cao hơn ngọn núi xung quanh một đoạn, sau khi đi vào trong sẽ phát hiện, khắp nơi trong ngọn núi đều điêu khắc phù văn, có thể cực nhỏ, cũng có thể mấy trượng, lít nha lít nhít trải rộng các nơi.

Giảng sư giảng bài cũng không ngoại lệ, bàn tay, cánh tay, thậm chí cả cổ và khuôn mặt để lộ ra ngoài đều khắc đầy phù văn!

"Thế tục có mây, thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải có công cụ sắc bén."

Chương 90: Phúc lợi Ma môn (2)

Vẻ mặt vị giảng sư này tuấn lệ, ăn nói có ý tứ, vừa đi lên đã gọn gàng dứt khoát mở màn, "Trên việc chế phù cũng có đạo lý giống vậy. Muốn trở thành một phù sư, đầu tiên phải học được chế tác lá bùa."

Hắn ta nói xong, vung tay lên, để người áp tải năm tên tử tù phàm nhân đi lên.

Năm tên tử tù này, một già một trẻ một thanh niên trai tráng, ngoài ra còn có hai nữ tử đều rất trẻ trung, một người da mịn thịt mềm, một người khuôn mặt thô ráp.

Năm người đều bị thuật pháp giam cầm, trong mắt đầy sợ hãi lại như con rối, không thể động đậy chút nào.

Giảng sư dùng ánh mắt nhìn tài liệu để nhìn bọn họ, ân cần hỏi: "Các ngươi cảm thấy, trong năm người này, da của ai thích hợp làm lá bùa nhất?"

"Ừng ực..." Bùi Lăng yên lặng nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy vẻ mặt đám đồng môn nghiêm túc, còn có người nô nức liên tục nhấc tay: "Giảng sư, ta cho rằng người thiếu niên kia thích hợp nhất! Niên kỷ của hắn nhỏ, còn thân đồng tử, mặc dù tiên thiên chi khí khi mang thai đã tiêu tán rất nhiều, nhưng có thể gánh chịu linh lực, hẳn là cao hơn những người khác."

"Ta cảm thấy hẳn là nữ tử kia! Nữ tử tính âm, yêu quỷ trên phố, rõ ràng nữ quỷ hung lệ hơn nam quỷ, thoạt nhìn hai nữ tử này yếu đuối, nếu chế tác thành lá bùa, chỉ sợ phẩm chất của nàng sẽ hơn ba tên nam tử!"

"Không không, thanh niên trai tráng kia thần hoàn khí túc, da của hắn mới là tốt nhất."

"Lão nhân thì sao? Chỉ một mình ta cảm thấy làn da của lão nhân kia cũng không tệ?"

"ĐM, nghe xong lời này của ngươi cũng biết là đoán!"

"Đoán thì thế nào? Đoán đúng cũng là một loại thực lực."

Giảng sư trên đài vui mừng nhìn rất nhiều đệ tử mồm năm miệng mười thảo luận, cuối cùng vung tay lên: "Các ngươi đã tranh luận không ra, vậy giao năm người cho các ngươi chế tác lá bùa ngay tại chỗ! Người tốt nhất có ban thưởng!"

Không lâu sau, trên lớp học liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh cũng nhanh chóng tràn ngập ra.

Giảng sư vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng tiến hành bình luận đao công, kỹ xảo của đệ tử nào đó, rất nhanh hắn ta đã chú ý tới Bùi Lăng đang không ngừng lau mồ hôi lạnh, cau mày nói: "Ngươi tên gì? Hình như ngươi hơi không nỡ?"

"Không có!" Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, lập tức bác bỏ, "Ta chỉ cảm thấy đao công của các sư huynh sư tỷ một người tinh xảo hơn một người, sợ mình kéo chân sau."

"Điều này cũng không sao." Giảng sư nhìn hắn chằm chằm một lát, cười ha hả nói, "Đao công không tốt có thể mua sẵn. Trên phiên chợ ở Phù phong ta có một cửa hàng, do một tên hậu bối không biết hăng hái của ta mở, báo tên của ta, cam đoan hàng đẹp giá rẻ... Nếu muốn luyện đao công, chỗ hậu bối của ta cũng có tử tù như hôm nay, nam nữ lão ấu, già yếu tàn tật mang thai, cái gì cần có đều có..."

Bùi Lăng cười lớn: "Vâng vâng vâng, sau này ta nhất định đi mua! Nhất định đi mua!"

Hắn như ngồi bàn chông, thật vất vả nhịn đến khi lớp này kết thúc, lập tức bỏ trốn mất dạng, cho đến khi rời khỏi Phù phong, còn không dám quay đầu lại.

"Không ngờ Bùi Hồng Niên lại có thể chịu đựng được khóa học này?" Bùi Lăng cũng không phải loại người nhân từ nương tay, nếu uy hiếp đến sự sống của mình, thậm chí cả lợi ích trọng đại, mặc kệ đối phương tỏ ra yếu đuối vô tội đến mức nào, hắn cũng không do dự.

Vấn đề là, hiện tại chế phù cũng không phải đường ra duy nhất của hắn, để hắn cứ lột da của một người sống sờ sờ như vậy, còn có da hài đồng để luyện tập chế tác lá bùa, thật sự làm trái tam quan mà hắn nuôi dưỡng được từ kiếp trước.

Trên đường đến Khí phong, Bùi Lăng mắng chửi trong lòng, "Vậy cũng không phải loại lương thiện gì... Hắn lại còn bị Tôn Ánh Lan đùa bỡn trong lòng bàn tay? Mẹ nó, lúc tộc huynh này ở Lộc Tuyền thành chưa từng thấy nữ nhân sao?"

Khí phong, lần này giảng sư là mỹ phụ trung niên xinh đẹp, khí chất ưu nhã, giọng nói mềm mại đáng yêu, cử chỉ thướt tha, thoạt nhìn rất yếu đuối.

Bùi Lăng cẩn thận ngồi xuống, nín thở ngưng thần chờ đợi giảng bài bắt đầu.

Một lát sau, đã đến giờ giảng bài, vị nữ giảng sư này trông như nhu nhược, lại xách ra một con non yêu thú dáng vẻ đáng yêu, sau đó trực tiếp nói: "Chú khí tâm pháp bản môn, trọng tâm ở chỗ Dung Linh!"

"Chỉ có nắm giữ rất nhiều bí quyết hình phạt, mới có thể khiến người chịu hình chịu cảm giác đau đớn ở trình độ lớn nhất trong lúc hành hình."

"Mới có thể khiến trong lòng bọn họ tràn đầy thù hận và sự tức giận với ngươi, tiếp theo là sợ hãi."

"Chỉ có sợ hãi cực hạn mới có thể khiến bọn họ dù sau khi bị rút gân lột da luyện hồn đúc phách, trong lòng vẫn thấy e ngại với ngươi, không dám có chút suy nghĩ phản kháng nào, nếu không có thể sẽ phản phệ... Cho nên, muốn trở thành một chú khí sư hợp cách, đầu tiên phải là một tay đao phủ hợp cách."

Lúc giảng sư đang nói chuyện đã một hơi gạt ra mấy chục loại hình cụ mà Bùi Lăng chưa từng thấy chưa từng nghe, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu một vòng, tiếp theo nhắc nhở, "Nếu mọi người cảm thấy hứng thú, có một vị sư tỷ của các ngươi mở cửa hàng trên phiên chợ Khí phong, báo tên của ta sẽ tặng kèm tâm đắc chú khí... Tốt, trở lại chuyện chính, ta biểu diễn một lượt roi hình yếu quyết trước."

Chương 91: Luyện đan

Lúc chạng vạng tối, Bùi Lăng kéo thân thể mỏi mệt trở lại Hòe m phong, vốn hắn muốn để Chư Sự đường tìm một chỗ ở mới cho mình, ai biết sau khi đến đó, đối phương nhìn minh bài, vẻ mặt thay đổi: "Bùi sư đệ, ngươi đã có chỗ ở, dựa theo quy củ tông môn, nếu muốn đổi chỗ ở cần giao một trăm viên linh thạch hạ phẩm."

Bùi Lăng không yên lòng hỏi: "Vây bây giờ chỗ ở của ta có những người nào? Hay là trống không?"

Đệ tử kia thể hiện vẻ mặt nóng lòng đuổi ôn thần: "Đương nhiên là trống không, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không sắp xếp người đến đó, cho nên Bùi sư đệ cứ yên tâm ở lại đi thôi. Chỗ kia thanh tịnh lại lịch sự tao nhã, là chỗ tốt số một số hai ở bản phong!"

Chỉ một mình ta?

Vậy đám người thân của Lý Tư Quảng phục kích ta thì làm sao bây giờ?

Mặc dù có Trịnh sư huynh giúp đỡ chèn ép, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất...

Bùi Lăng không khỏi bối rối, suy nghĩ một lát, hắn lấy ra môn quy đọc qua, sau đó thu hồi môn quy, quyết đoán... Đi Chấp Sự đường.

Ngồi xuống điều tức trên quảng trường trước cửa Chấp Sự đường cả một đêm, chấp sự ra vào làm như không thấy hắn, điều này khiến Bùi Lăng nhẹ nhàng thở ra.

Hôm sau trời vừa sáng, hắn đã đến Đan phong.

Không có cách nào, trải nghiệm cả ngày hôm qua, khiến hắn chỉ có thế chấp nhận luyện đan.

Dù sao Bùi Lăng không muốn lột da người, cũng không muốn ngược sát con non yêu thú...

Cũng may thuận lợi đến được Đan phong, Bùi Lăng dựa theo lời của Nhan Cốc, nhanh chóng tìm được chỗ, sau khi cò kè mặc cả, hắn mua hai bộ vật liệu luyện chế Thối Cốt Đan: Quỷ Hà Xa, Hàn Thiết Thảo, Ngạc Giáp Hổ Cốt, Xích Dương Hoa... Tinh huyết yêu thú Khai Tuệ.

Nói thật hắn mua xong hai phần vật liệu này vẫn thấy hơi thịt đau, chỉ một phần Quỷ Hà Xa đã tốn mười viên linh thạch hạ phẩm!

Còn là chưa xử lý.

Nếu muốn xử lý tốt, vậy phải thêm năm viên linh thạch hạ phẩm nữa.

Hàn Thiết Thảo, sáu viên linh thạch hạ phẩm một gốc, một lò dùng hai gốc; Ngạc Giáp Hổ Cốt, bảy viên linh thạch hạ phẩm một lượng, một lò dùng nửa lượng; Xích Dương Hoa, ba viên linh thạch hạ phẩm một mảnh cánh hoa, một lò phải chuẩn bị hơn ba mảnh; tinh huyết yêu thú Khai Tuệ thì phải nhìn tu vi yêu thú, tầng ba trở xuống, một giọt một viên linh thạch hạ phẩm, tầng ba trở lên, giá cả gấp bội...

Lại thêm một vài phụ liệu thượng vàng hạ cám, tính toán một bộ vật liệu cần ba mươi bảy viên linh thạch hạ phẩm!

"Vị sư đệ này, luyện đan không đơn giản như ngươi đã nghĩ." Chưởng quỹ của hàng không ngừng khuyên Bùi Lăng mua thêm chút, "Dù thiên phú dị bẩm, dù sao mới đầu cũng phải tốn mấy chục thậm chí trên trăm lô mới thành. Số vật liệu mà ngươi mua chỉ đủ mở hai lô, căn bản không đủ tìm xúc cảm. Đến lúc đó chỉ sợ dược lô trong đan phòng vừa vận chuyển, ngươi đã phải ra, đột nhiên lại lãng phí linh thạch."

Còn nói thêm, "Hoặc là trước tiên ngươi đừng mua tài liệu trên phương thuốc, trước tiên tập trung mua một hai loại dược liệu, luyện thủ pháp xử lý một chút?"

"Đa tạ sư huynh chỉ điểm." Nếu Bùi Lăng tự mình ra tay, vậy chắc chắn sẽ làm theo đề nghị của vị sư huynh này.

Nhưng hắn có hệ thống, lúc này lập tức từ chối, "Nhưng ta còn muốn thử một chút."

Chưởng quỹ lại khuyên vài câu, thấy Bùi Lăng tâm ý đã quyết, lắc đầu cũng không nói gì, sau khi một tay giao linh thạch một tay giao hàng, đưa mắt nhìn người sư đệ này đi xa, mới không biết nên khóc hay cười nói với thủ hạ tạp dịch: "Cũng không biết một tay luyện đan thuật của Nhan sư thúc kia đã lừa bao nhiêu người mới! Luôn cảm thấy Nhan sư thúc luyện đan dễ dàng, mình nhất định cũng được."

Tạp dịch nịnh nọt nói: "Cũng là chưởng quỹ tốt bụng, còn liên tục khuyên hắn. Nhưng vị tiên sư này nghe không vào, về sau lấy lại tinh thần, cũng không thể trách chưởng quỹ."

"Tốt bụng?" Chưởng quỹ không nhịn được bật cười, nếu hắn ta thật sự tốt bụng, cũng không thông đồng với Nhan Cốc mở cửa hàng này, chỉ là nhận ra Bùi Lăng nghe không vào mới ra vẻ quan tâm.

Trọng Minh tông rộng rãi nhiều người, luôn có một vài người người vọng tưởng một bước lên trời.

Chưởng quỹ đã thấy nhiều loại đệ tử mới nghe Chương trình học mấy lần đã cảm thấy mình cũng có thể làm được giống Bùi Lăng.

Nhưng trong số những người này, chưởng quỹ cảm thấy Bùi Lăng cũng đủ không biết trời cao đất rộng.

Ngươi mẹ nó mua mười mấy lô mấy chục lô vật liệu, biết đâu vận khí tốt còn có thể làm được một lò có nửa lô tàn thứ phẩm.

Chỉ mua hai bộ vật liệu đã muốn thành công?

Thế này cũng có gì khác ném linh thạch vào trong nước nghe tiếng vang?

Chưởng quỹ lắc đầu thổn thức nói: "Bùi Lăng này lỗ mãng bảo thủ như thế, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ giống những tên hèn mạt không có não, chết cũng không biết chết như thế nào!"

Bùi Lăng chết cũng không sao, mấu chốt là không phải cửa hàng này của hắn ta sẽ thiếu người mua sao?

Nhưng nghĩ lại, Bùi Lăng có ngốc, cũng may có mấy người vẫn sẽ tỉnh ngộ lại, dù chưa tỉnh ngộ, sử dụng hết linh thạch cũng không còn cách nào. Cửa hàng này của hắn ta muốn làm lâu dài, xét đến cùng vẫn phải dựa vào những luyện đan sư đứng đắn kia.

Nghĩ đến đây, chưởng quỹ cũng không để ý Bùi Lăng nữa, cùng tạp dịch sắp xếp dược liệu, chuẩn bị nghênh đón khách hàng tiếp theo.

Chương 92: Thất bại (1)

... Bùi Lăng không biết suy nghĩ của chưởng quỹ, dù biết cũng không quan trọng.

Hắn rời khỏi phiên chợ, đi thẳng đến Đan phòng thuê một phòng luyện đan Đinh cấp.

Mặc dù là phòng luyện đan kém nhất, nhưng một canh giờ chỉ tốn mười viên linh thạch hạ phẩm!

Hơn nữa, mặc dù miễn phí sử dụng đan lô trong phòng luyện đan, nhưng cũng phải tốn đan hỏa, hơn nữa phù lục có lưu trữ cũng tốn mười viên linh thạch một tấm.

Tổng cộng hai khoản chi phí cũng phải tốn 94 viên linh thạch hạ phẩm.

Luyện đan còn chưa bắt đầu, đã tiêu mất hơn một nửa tài sản vào sinh ra tử...

Bùi Lăng quả thực đau thấu tim gan.

Tiến vào phòng luyện đan, dùng minh bài khóa trái đan phòng, lại đi khắp nơi kiểm tra một phen, không phát hiện vấn đề gì, lúc này Bùi Lăng mới cẩn thận gọi hệ thống ra.

Chỉ thấy trên màn hình lơ lửng giữa không trung, 【 lựa chọn thần thông 】 đằng sau có thêm một lựa chọn.

【 lựa chọn kỹ nghệ 】 .

Bên trong là thành quả mà Bùi Lăng đã đi qua mấy sơn phong, 【 luyện đan thuật Thối Cốt Đan 】 , 【 chế phù thuật lột da 】 , 【 chú khí thuật Dung Linh 】 ... Bùi Lăng đặt vật liệu luyện chế Thối Cốt Đan ở trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới phân phó trong suy nghĩ: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Lựa chọn kỹ nghệ 【 luyện đan thuật Thối Cốt Đan 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Bùi Lăng nhìn xem thân thể mình đi đến trước đan lô đặt sẵn trong đan phòng, thành thạo bấm niệm pháp quyết, dẫn xuất Cửu Minh Hỏa trong phù lục, nhóm lửa đan lô.

Nhân lúc đan hỏa làm nóng lô, hệ thống bắt đầu xử lý dược liệu.

Đầu tiên là Quỷ Hà Xa.

Hôm qua Bùi Lăng đã lĩnh giáo sự lợi hại của loại tài liệu này, tự nhiên có công kích thần hồn. Chỉ là, sự tấn công của nó không hề có tác dụng trước mặt hệ thống, rất nhanh đã bị dọn dẹp tốt, ném vào đan lô.

Đi theo là Hàn Thiết Thảo, Hàn Thiết Thảo cỏ cũng như tên, thoạt nhìn cả người như một sợi hàn thiết, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dáng vẻ cỏ cây gì.

Cần lấy một chút linh lực ôn dưỡng, mới có thể hòa tan thành chất lỏng.

Căn cứ theo lời giải thích lúc Nhan Cốc giảng bài, không khó xử lý Hàn Thiết Thảo, khó khăn ở chỗ phải cẩn thận khống chế linh lực.

Đây cũng là điều hệ thống am hiểu.

Tiếp theo là Ngạc Giáp Hổ Cốt, cái này cũng đơn giản, chỉ cần nghĩ cách nghiền nó thành bột phấn là được.

Bột phấn càng mảnh càng có lợi cho dược tính phát huy.

Hệ thống không để lại dư lực tới tới lui lui nghiền ép một lượng Ngạc Giáp Hổ Cốt nhiều lần...

Đến mức linh lực và thể lực của Bùi Lăng đều tiêu hao rất nhiều, lại có cảm giác thở hồng hộc.

Cũng may Xích Dương Hoa và tinh huyết yêu thú Khai Tuệ sau đó đều chỉ cần xử lý một chút là có thể cho vào lô, về phần nguyên liệu khác cũng không có gì đặc biệt rắc rối.

Rất nhanh, hệ thống xử lý tốt tất cả vật liệu, chính thức bắt đầu luyện đan.

Bùi Lăng thờ ơ lạnh nhạt, hệ thống gần như hoàn toàn phục chế quá trình luyện đan của Nhan Cốc vào hôm qua.

Thành thạo, trôi chảy, không có bất kỳ sự do dự và tạm dừng gì, dường như đã sớm luyện qua trăm ngàn lần vậy.

Sau một lúc lâu, trong lò đan phát ra tiếng dược dịch sôi trào lăn lộn, từng mùi đan hương toả ra khắp nơi, khiến Bùi Lăng đã đầu đầy mồ hôi lập tức cảm thấy quanh người thoải mái, gân xương da mô đều như ngâm mình trong nước nóng, ấm áp thoải mái.

"Hôm qua Nhan Cốc luyện chế Thối Cốt Đan, hình như không có đan hương nồng nặc như vậy?" Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, "Cũng không biết đây là tốt hay xấu? Được rồi, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể thành đan, cũng không phí khoản đầu tư hôm nay."

Trong chốc lát, sau khi hệ thống lại bấm niệm pháp quyết, đan hỏa chầm chậm tắt, đan lô bị mở ra, hệ thống điều khiển thân thể Bùi Lăng, lấy tay cầm ra mười hai viên đan dược màu xám trắng.

Dường như đan dược này cũng có màu sắc giống với mười viên do hệ thống "tặng", hiện ra một loại màu sắc như xương cốt.

Nhưng Bùi Lăng cẩn thận quan sát, đã phát hiện dường như mười hai viên đan dược này càng thông suốt hơn mấy cái mà hệ thống lấy từ chỗ Trịnh Kinh Sơn, càng ít tạp chất hơn.

Hắn còn muốn nhìn kỹ, nhưng hệ thống đã tùy ý thu lại một lò đan dược, bắt đầu làm một lò tiếp theo.

"Mười hai viên Thối Cốt Đan..." Lúc này Bùi Lăng không có tâm tư quan sát hệ thống luyện đan, âm thầm tính toán, "Theo lời của Trần Mị, giá thị trường của một viên Thối Cốt Đan là mười viên linh thạch hạ phẩm, nhưng đây đã là giá bán, vậy lúc Bách Bảo lâu thu mua sẽ phải ép giá một chút... Chín viên là chuyện không thể nào, có lẽ ở khoảng bảy tám viên?"

"Nếu tính theo giá bảy viên linh thạch, một lò là 84 viên linh thạch hạ phẩm."

"Hai lô 168 viên linh thạch hạ phẩm."

"Khấu trừ chi phí 94 viên linh thạch, lợi nhuận là 74 viên linh thạch hạ phẩm."

"Hiện tại còn chưa tới một canh giờ, cứ tính theo một canh giờ, một ngày mười hai canh giờ, một tháng ba mươi ngày, thời gian ba tháng..."

"Hơi vô căn cứ, gần như không ăn không uống luyện đan."

Chương 93: Thất bại (2)

"Nhưng cũng không phải không thể mong chờ!"

Nghĩ đến đây, tinh thần Bùi Lăng đều chấn động!

Hắn có thể sống!

Chỉ là vào thời khắc này, hệ thống đã xử lý tốt vật liệu ném vào đan lô, đan dịch trong lò lại không bình ổn biến hóa giống trước đó, mà nhanh chóng dâng lên một luồng khói đen.

Trong lòng Bùi Lăng vừa lo nghĩ, chỉ thấy đan dịch kia kịch liệt biến sắc, sau đó nhanh chóng bốc hơi, không đợi Bùi Lăng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lò truyền ra một mùi hương khác thường khó ngửi, lại nhìn qua, đáy lò chỉ còn lại một thứ gì đó màu cháy đen y như than củi.

"Leng keng!" Hệ thống đột nhiên dừng động tác, phát ra nhắc nhở, "Kiểm tra ra ký chủ không đủ linh lực, luyện đan thất bại, lần uỷ thác tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ ký chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa uỷ thác, không lo phi thăng! Chờ mong ngài chia sẻ đánh giá tu luyện, hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Còn chưa dứt lời, Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó hắn lảo đảo một cái, phải vịn vào vách tường mới đứng vững, chỉ cảm thấy trên dưới cả người không có chỗ nào không đau nhức, trong đầu cũng vô cùng choáng váng.

Hắn không rảnh quan tâm cảm giác khó chịu do tiêu hao mang đến, khóc không ra nước mắt nhìn than cốc ở đáy lò.

Linh thạch của hắn!

Vừa mới tính toán cảm thấy có hy vọng trả trước tiền phạt, kết quả một lò này luyện hỏng, đừng nói đến lợi nhuận đã tính được, hắn còn thua lỗ tròn mười viên linh thạch hạ phẩm!

"Không đủ linh lực..." Trong lòng Bùi Lăng co rút đau đớn một lát, nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, sắc mặt âm trầm cho nó một đánh giá kém một sao, âm thầm thở dài, cảm thấy tính toán một phen, lấy ra bình sứ đã sớm chuẩn bị xong, đặt một lò Thối Cốt Đan trước đó vào, thu dọn tàn cuộc một chút, đi ra cửa trả lại phòng luyện đan, tiến về Bách Bảo lâu.

Bách Bảo lâu được xây dựng ở hướng đông nam Đan phong, địa khí ấm áp, bốn phía trồng rất nhiều hoa cỏ lạ kỳ, lại tiếp giáp một dòng suối, dẫn suối nước hội tụ thành đầm, chung quanh trồng hủy mộc, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều phi cầm nghỉ lại.

Nhìn xung quanh lại thấy cây cỏ xanh biếc, thải vũ nhộn nhịp, tiếng líu lo chói tai, vừa ồn ào vừa đẹp mắt.

Phát hiện có người đến, vô số con chim đậu ở đầu cành đều nhìn thẳng sang, giữa ban ngày ban mặt không khỏi cho người ta một cảm giác quỷ dị.

Chỉ là bây giờ trong lòng Bùi Lăng có việc, không để ý tới ngoại vật, không buồn nhìn bọn nó lấy một cái, nhanh chân bước đi trên con đường mòn hủy mộc vây quanh, vội vàng đi vào trong.

Sau khi đi vào, đã thấy là một gian đại sảnh bị từng tầng ô bách bảo ngăn cách.

Trên từng ô vuông bách bảo to nhỏ trưng bày rất nhiều đồ vật, bốn phía xếp đặt rất nhiều chậu hoa.

Có mười mấy con vẹt màu lông xanh biếc đậu ở trên hoa cỏ, có con đang tự chải vuốt lông vũ, có con thì nghiêng đầu, dùng đôi mắt như đậu đen đánh giá Bùi Lăng.

Cách đó không xa, có một vị nam tu quần áo lộng lẫy, thân hình mập lùn, sắc mặt hoàn toàn đỏ lên đang dùng lý lẽ để biện luận: "... Ta mua đan dược ở chỗ tạp dịch kia đều là chín viên linh thạch hạ phẩm một viên, sao Thối Cốt Đan ở chỗ các ngươi lại cần mười viên linh thạch hạ phẩm một viên? Chẳng lẽ thấy ta mặc tốt, chủ tâm cố tình nâng giá? Đừng tưởng ta không biết, chỗ các ngươi thu Thối Cốt Đan, cũng chỉ năm sáu viên linh thạch hạ phẩm một viên!"

"Mua vào bán ra đã gần gấp đôi lợi nhuận."

"Đúng là hắc điếm!"

Bùi Lăng nghe đoạn trước còn không thấy gì, vừa nghe hai câu phía sau sắc mặt không khỏi thay đổi: Cái gì? Giá cả của Bách Bảo lâu này lại thấp như vậy?

Hắn có thể trả xong nợ trong thời gian quy định hay không, là xây dựng trên việc gần như không ăn không uống không tu luyện, ngày đêm chuyên tâm luyện đan, hơn nữa một viên Thối Cốt Đan có thể bán được hơn bảy viên linh thạch hạ phẩm.

Thiếu một cái cũng không được!

Lại không ngờ, Bách Bảo lâu chỉ trả sáu viên linh thạch hạ phẩm.

Vậy phải làm sao cho phải?

Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy nặng nề, đang định hỏi thăm lại nghe một giọng nói giòn giã như giọng tiểu nữ hài, hắn nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, lại là một con vẹt lông xanh biếc đang đậu trên bông hoa, nó vẫy cánh, giòn giã nói: "Khách nhân đừng nói lung tung, Bách Bảo lâu do tông môn xây dựng, sao lại lừa gạt đám đệ tử các ngươi chứ? Chỉ là ngươi mua đan dược ở bên ngoài, đan dược tốt hay xấu đều phải tự mà nhìn ra."

"Nhưng đồ ở Bách Bảo lâu có chuyên gia kiểm tra."

"Ví dụ như bình Thối Cốt Đan vừa đưa cho ngươi, chính là đồ do Kim Tố Miên ở Nhược Tú phong làm ra."

"Người này rất nổi tiếng ở Đan phong ta, là một trong những đệ tử giỏi nhất nhập vào đan đạo trong những năm gần đây."

"Chúng ta thuyết phục nàng ký khế ước cung cấp hàng hóa thời gian dài, cũng phải trả giá thật lớn."

"Nhân vật như vậy luyện chế đan dược, sao có thể cùng giá với đan dược do người bình thường luyện chế?"

Nam tu kia không phục nói: "Vậy ngươi lấy đan dược do luyện đan sư bình thường luyện chế cho ta đi, mặc dù ta từng nghe thấy Kim Tố Miên Kim sư tỷ này, nhưng nàng có thiên phú luyện đan cao hơn, thì Thối Cốt Đan cũng chỉ là Thối Cốt Đan mà thôi, chẳng lẽ còn có thể giúp ta phi thăng ngay tại chỗ? Đã vậy, ta cần gì phải tiêu tiền uổng phí chứ!"

Chương 94: Kim Tố Miên

Con vẹt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Trên phố có tục ngữ, không tích lũy nửa bước không thể đi ngàn dặm, không tích dòng nước nhỏ không thể thành sông lớn... Việc tu hành coi trọng nhất đi từng bước một, tất nhiên đan dược tốt sẽ mạnh hơn không tốt! Trong thế tục, không phải người ăn thịt cá sẽ mạnh hơn người ăn cháo loãng dưa cải sao? Loại chuyện này, có lẽ không thể nhận ra trong thời gian ngắn, nhưng nếu mỗi lần ngươi đều sử dụng đan dược do luyện đan sư như Kim Tố Miên luyện chế, những người khác lại chỉ có thể dùng vật tầm thường, cứ tích lũy lâu dài, sao có thể không khác biệt?"

"Cái này..." Nam tu kia nghe vậy cũng dao động, trong chốc lát hơi do dự.

Bùi Lăng thở sâu, tiến lên nói: "Xin hỏi, muốn bán đan dược thì phải làm như thế nào?"

"Đi ra phía sau, nhìn thấy cửa tròn thì đi vào, vào căn phòng thứ ba bên tay trái là được." Con vẹt kia tùy ý liếc nhìn hắn, không thèm để ý nói, "Giám định sư đan dược ở bên trong."

Bùi Lăng nói cám ơn, chưa đi được mấy bước theo hướng đước chỉ, lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vẹt giòn giã: "Ngươi xem người kia cũng muốn bán đan dược, ngươi xem hắn ăn mặc bủn xỉn như vậy, có thể mua được dược tài tốt sao? Dùng được phòng đan tốt sao? Có thể có đan hỏa tốt nhất sao? Nhìn tuổi tác còn nhỏ như vậy, tu vi yếu như vậy, có bao nhiêu kinh nghiệm điều chỉnh nước lửa để tạo ra dược tính chứ?"

"Loại người này luyện chế đan dược, cũng chỉ có tông môn tốt bụng, thà rằng lỗ vốn cũng muốn nhận lấy."

"Một nhân tài như ngươi, ngươi dám dùng sao? Ngươi không sợ sau khi sử dụng sẽ nằm mấy ngày, chậm trễ tu luyện là việc nhỏ, nếu xảy ra sơ suất nghiêm trọng, ảnh hưởng căn cơ, đây là việc lớn cả đời!"

Bùi Lăng: "..."

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc dù sắc mặt nam tu kia còn hơi do dự, cũng đã đưa tay móc linh thạch ra...

Súc sinh lông lá này!

Bùi Lăng oán thầm một câu, cũng không để ý, sau khi tìm được căn phòng theo lời chỉ đường của con vẹt kia, đẩy cửa vào.

Chỉ là vừa đi vào, đã nghe được một tiếng trầm thấp quát lớn: "Ra ngoài!"

Bùi Lăng khẽ giật mình nhìn vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng rất rộng rãi, trang trí lộng lẫy, đã có bốn tu sĩ hai nam hai nữ ngồi đó.

Trong đó ba người kia loáng thoáng vây quanh một nữ tu mặc áo vải bố cài trâm gỗ.

Người mở miệng là một nam tu ăn mặc quần áo cầu kỳ, thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, mi dài mắt sáng rất là tuấn mỹ, chỉ là vẻ mặt hơi kiêu căng.

Thấy Bùi Lăng không nhúc nhích, hắn ta khẽ nhíu mày, không khách sáo trách mắng: "Không nghe thấy sao? Ra ngoài!"

"Đây không phải chỗ giám định sư đan dược của Bách Bảo lâu sao?" Phản ứng đầu tiên của Bùi Lăng là súc sinh lông lá kia đang chơi hắn! Cố ý chỉ sai đường.

Nhưng nghĩ lại, vẫn hỏi, "Ta tới bán đan dược."

"Phải thì như thế nào?" Lại nghe nam tu kia không nhịn được nói, "Không thấy Kim sư muội đang ở đây sao? Ngươi chờ ở bên ngoài! Chờ chúng ta đi rồi ngươi lại vào."

"Được." Chỉ là hắn vừa nói xong, nữ tu mặc áo vải bố cài trâm gỗ kia lại chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói, "Cũng không phải chỗ này không có ghế trống, cứ để vị sư đệ này tiến vào đi."

Nam tu kia nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng, mỉm cười nói: "Kim sư muội, ngươi luôn bình dị gần gũi như thế."

Lại liếc nhìn Bùi Lăng, giọng nói trở nên lạnh lẽo, "Chỉ là luôn có một vài người không biết điều, được ngươi quan tâm coi như có cơ hội tiến thân!"

"Ngươi bán bao nhiêu đan dược?" Kia Kim sư muội không để ý đến nam tu này, mà nhìn về phía Bùi Lăng, "Hôm nay ta mang theo không ít đan dược tới, chỉ sợ giám định sư sẽ bận rộn một lúc. Nếu ngươi không có nhiều đan dược, ta có thể để ngươi giám định trước."

Bùi Lăng chắp tay với nàng, lại không nói chuyện.

Dù sao sau khi gặp vị sư tỷ tốt Trần Mị này, bây giờ hắn thấy những đồng môn này không có một ai có thể yên tâm.

Trước mắt, thoạt nhìn nữ tu này rất tốt bụng, ai biết có phải đã hẹn trước với nam tu kia hay không?

Cho nên sau khi chọn một chỗ trong góc cách bọn họ xa nhất để ngồi xuống, Bùi Lăng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bày ra tư thế hoàn toàn không muốn trò chuyện.

"Thiệu sư huynh, trông ngươi thật sự hung dữ." Thấy thế, nữ tu mặc áo vải bố lắc đầu cũng không nói gì, ngược lại một tên nữ tu khác mặc áo xanh lục chải tóc đọa mã kế, che miệng khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, "Lại dọa vị sư đệ này sợ, không chỉ ngồi cách xa Kim sư muội như vậy, thậm chí còn không dám chào hỏi lấy một câu."

Nam tu quát Bùi Lăng hừ một tiếng, nói: "Coi như hắn biết điều."

Thật ra nữ tử áo xanh lục cũng không quá để ý Bùi Lăng, chỉ giễu cợt đồng bạn một câu, ngay sau đó đã nói đến chuyện khác: "... Nhiệm vụ lần trước, yêu thú Khai Tuệ tầng chín quá khó đối phó, cũng may kiếm kỹ của Phiền sư huynh cao siêu, ngăn cơn sóng dữ đúng lúc mấu chốt, mới giúp chúng ta tránh được toàn quân bị diệt..."

"Lỗ sư muội nói quá lời, tất cả mọi người là đồng môn, nên cùng nhau trông coi." Nam tu vẫn không lên tiếng chậm rãi nói, "Hơn nữa nếu chỉ có một mình ta, cũng không đối phó được nghiệt súc kia..."

Trên mặt Bùi Lăng không thể hiện điều gì, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng lại hơi nghiêm nghị.

Chương 95: Thối Cốt Đan thượng phẩm! (1)

Có lẽ tu vi của bốn người này đều là Luyện Khí tầng sáu trở lên, đều là đệ tử có chút danh tiếng trong ngoại môn.

Trong đó nữ tu mặc áo vải bố được vây quanh là Kim Tố Miên mà con vẹt ở gian ngoài đã nhắc đến, bây giờ là Luyện Khí tầng bảy, xem như là người yếu nhất trong bốn người nhưng nàng giỏi luyện đan, không thể dùng tu vi để tính toán địa vị; nam tu quát Bùi Lăng họ Thiệu, tên đầy đủ là Thiệu Ninh Trực, là Luyện Khí tầng tám.

Dường như Thiệu Ninh Trực này có chút xuất thân, lời nói cử chỉ lộ ra vẻ kiêu căng chỉ có người sống an nhàn sung sướng vênh mặt hất hàm sai khiến từ thuở nhỏ mới có, chỉ tỏ ra dịu dàng nghe theo với Kim Tố Miên, hiển nhiên đang theo đuổi nhân tài mới nổi của Đan phong.

Nữ tu áo xanh lục tên Lỗ Lục Tường, tu vi Luyện Khí tầng tám, có quan hệ tốt với Kim Tố Miên, tình như tỷ muội.

Về phần nam tu Phiền Khê cuối cùng, rõ ràng là Luyện Khí tầng chín, chỉ cách một bước là đến Trúc Cơ!

"Kim đạo hữu." Ngay lúc Bùi Lăng như ngồi bàn chông, một cánh cửa sát bên trong đột nhiên mở ra, một lão giả áo bào trắng râu bạc trắng vội vàng đi vào, áy náy nói, "Để đạo hữu đợi lâu! Đã có kết quả giám định, xin đạo hữu xem qua."

Nói xong nghiêng người tránh ra, để lộ ra một hàng dài nữ tỳ mặc thải y nối đuôi theo vào, trong tay mỗi người bưng khay ô mộc có kê gấm vóc, chưa đến gần đã cảm giác đan hương quanh quẩn.

Người trong phòng ngửi được đan hương này, đều cảm thấy trong đầu tỉnh táo.

Thiệu Ninh Trực kia là khoa trương nhất, thậm chí toát ra vẻ say mê rõ ràng, sau khi hít một hơi thật sâu, than thở: "Tay nghề luyện đan của Kim sư muội lại lên một tầng cao mới rồi! Chỉ vừa ngửi đan hương này, đã khiến ta tỉnh táo một ngày."

"Thiệu sư huynh quá khen." Vẻ mặt Kim Tố Miên bình thản, không thấy bất ngờ, chỉ hỏi lão giả áo bào trắng râu bạc trắng kia, "Kết quả như thế nào?"

Lão giả kia vừa cười vừa nói: "Lần này Kim đạo hữu đưa tới tất cả 347 viên đan dược, trong đó 164 viên Thối Cốt Đan, 39 viên Bồi Nguyên Đan..."

Hắn ta thuộc như lòng bàn tay báo xong chủng loại đan dược mà Kim Tố Miên yêu cầu giám định lần này, nụ cười trên mặt lại sâu hơn mấy phần, "Chúc mừng Kim đạo hữu, trong đó 289 viên đan dược trung phẩm, 57 viên đan dược hạ phẩm."

Nói đến đây cố ý dừng một chút, sau khi hít vào một hơn, mới cẩn thận nói, "Còn có một viên... Đan dược thượng phẩm! Bồi Nguyên Đan!"

"Cái gì?!" Kim Tố Miên nghe vậy hơi lộ ra nụ cười, cái cằm hơi nâng lên, vốn vẻ mặt không có chút rung động nào cũng tốt hơn đôi chút, ba người Thiệu Ninh Trực lại trực tiếp kêu ra tiếng, cùng nhau nhìn về phía nàng, ngạc nhiên nói, "Đan dược thượng phẩm?"

Lão giả áo bào trắng kia mỉm cười nói: "Không sai, chính là đan dược thượng phẩm."

Hắn ta dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Kim Tố Miên, "Kim đạo hữu dấn thân vào đan đạo, đến nay còn chưa được mười năm đã có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm, có thể gọi là thiên tư cực cao! Đợi một thời gian, chắc chắn đạo hữu sẽ có một chỗ cắm dùi ở trên bảng đan sư."

"Tiền bối nói đùa." Kim Tố Miên đè nén sự vui sướng, khiêm tốn nói, "Trên bảng đan sư đều là thiên tài đan đạo, ta còn kém xa lắm, vẫn cần tiếp tục dụng tâm nghiên cứu."

Hai người khách sáo với nhau một chút, lão giả áo bào trắng kia mới kết toán linh thạch với Kim Tố Miên.

Kim Tố Miên nghe con số khẽ ồ lên một tiếng: "Nhiều vậy sao?"

"Không nhiều, không nhiều." Lão giả áo bào trắng cười ha hả nói, "Đây là ý của phó lâu chủ, về sau chúng ta sẽ lấy giá cao hơn một phần để thu đan dược của Kim đạo hữu, để trợ giúp tu vi của đạo hữu tinh tiến, sớm ngày có thành tựu trên đan đạo."

"Vậy đa tạ quý lâu." Kim Tố Miên nghe vậy, cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt, đám Thiệu Ninh Trực đứng bên cạnh càng nịnh nọt nhiều hơn.

Thậm chí Thiệu Ninh Trực còn nói: "Đương nhiên trên bảng đan sư đều là thiên tài đan đạo, nhưng không phải Kim sư muội cũng là thiên tài sao? Thậm chí còn là thiên tài trong thiên tài!"

Mặc dù Lỗ Lục Tường và Phiền Khê không rõ ràng như hắn ta, nhưng cũng khẽ gật đầu, công nhận tư chất luyện đan của Kim Tố Miên.

Thật lâu về sau, lão giả áo bào trắng kia mới chú ý tới Bùi Lăng, còn tưởng là cùng nhóm với đám người Kim Tố Miên, liền hỏi: "Vị tiểu đạo hữu này hơi lạ mắt, không biết đang ở ngọn núi nào?"

"Hồi tiền bối, vãn bối đến bán đan dược." Bùi Lăng đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn, bởi vì cái gọi là, thời gian là linh thạch, linh thạch là mạng của hắn!

Nếu không phải đám người Kim Tố Miên đều là Luyện Khí cao tầng, chắc chắn bây giờ hắn đánh không lại, vừa nãy đã muốn mở miệng thúc giục bọn họ đừng lằng nhằng nữa.

Lúc này vội vàng nói, "Kính xin tiền bối giám định."

Lão giả áo bào trắng kia đánh giá hắn một chút, thấy hắn tuổi nhỏ dáng vẻ giản dị, hơi mỉm cười một cái, cũng không để trong lòng, chỉ gọi ra sau một tiếng: "Ngươi xem cho hắn đi."

Lại tiếp tục nói chuyện với đám người Kim Tố Miên.

Bùi Lăng nhíu mày lại, nhìn ra sau lưng lão giả kia, đã thấy một thiếu niên trông dáng vẻ chỉ mười lăm mười sáu tuổi vẻ mặt ngượng ngùng đi ra, nhỏ giọng nói: "Vị sư huynh này, đan dược của ngươi đâu? Ta xem cho ngươi một chút."

Chương 96: Thối Cốt Đan thượng phẩm! (2)

"Đều ở nơi này." Bùi Lăng trầm ngâm đưa một bình sứ nhỏ tới, "Ngươi xem thử là phẩm chất gì."

Lúc hắn nói như vậy trong lòng hơi thấp thỏm.

Dù sao, lúc nãy luyện đan, đan hương nồng đậm hơn lúc Nhan Cốc làm mẫu nhiều.

Bùi Lăng chỉ dựa vào hệ thống để luyện đan, bản thân cũng không hiểu gì hết.

Hắn cũng không rõ tình huống này là tốt là xấu.

Thiếu niên kia nhìn thái độ tùy ý của hắn, cũng không để ý lắm, nhận lấy bình sứ tiện tay mở ra, nhưng vừa mở nắp bình ra, một luồng đan hương đã nhanh chóng tràn ra, quanh quẩn cả phòng!

"Luyện đan thuật của Kim đạo hữu tiến bộ nhanh như vậy." Lão giả áo bào trắng đang cười nhẹ nhàng nói với Kim Tố Miên, "Chắc hẳn không lâu sau đó sẽ có thể thử Trúc Cơ Đan rồi?"

Kim Tố Miên khẽ lắc đầu nói: "Đan phương Trúc Cơ Đan..."

Còn chưa nói hết câu, ngửi được mùi đan hương này, hai người cũng không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại!

Thấy thiếu niên kia chân tay lóng ngóng đổ ra một viên đan dược, đang muốn giơ lên nhìn kỹ, con ngươi lão giả áo bào trắng co rụt lại, vội vàng xông tới cướp lấy.

Viên đan dược kia có màu xám trắng, toàn thân lại cho người ta một cảm giác sáng long lanh như lưu ly, thoạt nhìn oánh nhuận lại rực rỡ.

Hơn nữa đan hương tản mát ra cực kì thuần chính, thấm vào phế phủ.

"Thối Cốt Đan thượng phẩm?!" Lão giả áo bào trắng và Kim Tố Miên không hẹn mà cùng kêu ra tiếng!

Phẩm chất đan dược chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.

Bất kỳ là đan dược gì, dù gân gà thế nào, chỉ cần là thượng phẩm hoặc là cực phẩm, đều sẽ khiến đám người tranh đoạt.

Thối Cốt Đan và Bồi Nguyên Đan có một điểm khác biệt, nó là đan dược thiết yếu để ngoại môn đệ tử luyện công pháp cơ bản Đoán Cốt quyết, lưu truyền rộng rãi ở ngoại môn, thậm chí ở toàn bộ địa giới Trọng Minh tông. Nhưng số lượng khổng lồ như vậy, lại hiếm khi xuất hiện thượng phẩm.

Đừng nói loại nhân tài đan đạo mới nổi như Kim Tố Miên, dù là rất nhiều đan sư danh tiếng lâu năm, gần như trong tay không thể làm ra Thối Cốt Đan thượng phẩm.

Nguyên nhân rất đơn giản, loại đan dược cấp độ nhập môn này, lại được sử dụng quy mô lớn, ở Trọng Minh tông đã truyền thừa vài vạn năm, đan phương là hàng đẹp giá rẻ đã sớm hoàn thiện đến mức cực hạn. Nguyên vật liệu giản dị rẻ tiền, trực tiếp quyết định hạn mức cao nhất của loại đan dược này, mặc dù không phải không thể luyện chế ra thượng phẩm hoặc là cực phẩm, lại có yêu cầu cực kỳ hà khắc với kỹ nghệ luyện đan.

Vấn đề là, Thối Cốt Đan chỉ là đan dược cấp độ nhập môn, lợi nhuận và công dụng đều có hạn, nếu kỹ nghệ đến cấp bậc đại sư, ai còn làm ra việc tốn công mà không có kết quả thế này?

Cho nên phần lớn Thối Cốt Đan lưu thông trong Trọng Minh tông đều là hạ phẩm, về phần trung phẩm, trừ khi là người có thiên phú đan đạo xuất chúng như Kim Tố Miên, mới có thể cam đoan cung ứng ổn định thời gian dài.

Đây cũng là lý do Bách Bảo lâu đặc biệt coi trọng nàng.

"Vị tiểu hữu này." Lão giả áo bào trắng đè nén sự hưng phấn, không để ý tới tiếp tục giám định, liên tục không ngừng nói với Bùi Lăng, "Bách Bảo lâu chúng ta bỏ ra 30 viên linh thạch hạ phẩm mua viên Thối Cốt Đan thượng phẩm này thì thế nào?"

30 viên linh thạch hạ phẩm? Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, không khỏi điên cuồng vui mừng!

Vốn hắn tưởng có thể bán được bảy viên linh thạch hạ phẩm một viên đã là giá cao, lại không ngờ đối phương vừa lên đã ra giá 30! Đang muốn đồng ý, Kim Tố Miên lại híp mắt, kêu lên: "Chậm đã!"

Nàng chuyển sang Bùi Lăng, trầm giọng nói, "Ta trả 50 viên linh thạch hạ phẩm!"

"Kim đạo hữu, ngươi có ý gì?" Lão giả áo bào trắng nghe vậy nhíu mày lại, lập tức không nhiệt tình với Kim Tố Miên như vừa rồi, "Nơi này là Bách Bảo lâu, hiển nhiên vị tiểu hữu này đặc biệt đến bán đan được cho Bách Bảo lâu ta."

Kim Tố Miên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Lâm phó lâu chủ, vị sư đệ này chỉ nói tới bán đan dược, không nói nhất định sẽ bán cho Bách Bảo lâu. Lại nói ta cũng không ép buộc hắn, không phải việc làm ăn là ngươi tình ta nguyện sao?"

"..." Lão giả họ Lâm hơi im lặng nhìn nàng một cái, nói với Bùi Lăng, "Như vậy đi, Bách Bảo lâu cũng bỏ ra 50 viên linh thạch hạ phẩm mua viên Thối Cốt Đan thượng phẩm này, ngoài ra, sẽ thu mua số đan dược còn lại trong bình với giá cao hơn một phần, tiểu hữu cảm thấy thế nào?"

Không đợi Bùi Lăng và Kim Tố Miên mở miệng, hắn ta vội nói, "Nếu sau này tiểu hữu còn có những đan dược khác muốn bán ra, cũng có thể thu mua với giá cao hơn một phần!"

Bùi Lăng nghe ra lời nói bóng gió của lão giả họ Lâm này, dù Kim Tố Miên có thể trả giá cao, lại không thể liên tục thu mua như Bách Bảo lâu.

Dù sao nàng cũng là luyện đan sư.

Cho nên cân nhắc lâu dài, chắc chắn điều kiện giá cao hơn một phần của Bách Bảo lâu càng có ưu thế hơn.

"Vị sư đệ này, ta đã được Thân trưởng lão trong nội môn hứa hẹn, sau khi Trúc Cơ sẽ lập tức bái nhập môn hạ của Thân trưởng lão!" Sắc mặt Kim Tố Miên hơi trầm xuống, Bùi Lăng hiểu rõ lý lẽ này, đương nhiên nàng cũng hiểu.

Chương 97: Đại sư

Lúc này nhanh chóng tính toán rồi nói, "Chắc hẳn sư đệ không phải không biết thuật luyện đan của Thân trưởng lão. Nếu sư đệ nguyện ý bán viên Thối Cốt Đan thượng phẩm này cho ta, ta bằng lòng tiến cử sư đệ đôi chút!"

"Đáng chết!" Bùi Lăng nghe vậy còn chưa thấy gì, khóe mắt lão giả họ Lâm đã nhảy lên, nội môn Thân Xuân, một trong năm đan sư nổi tiếng của Trọng Minh tông. Mặc dù Trọng Minh tông không nổi tiếng vì luyện đan, nhưng nhiều năm qua được tuyển chọn từ rất nhiều đệ tử, cũng đủ thấy kỹ nghệ luyện đan của Thân Xuân này.

Trong số một đám nội môn trưởng lão thì tu vi chỉ là thường thường không có gì lạ, nhưng vì thân phận đan sư, lại được tôn sùng, cũng là người vô cùng vẻ vang.

Có thể thấy được sức hấp dẫn trong lời hứa hẹn của Kim Tố Miên!

Lão giả họ Lâm vội vàng nhắc nhở Bùi Lăng: "Tiểu hữu, Kim đạo hữu nói không có bằng chứng, đâu biết thật giả? Hơn nữa từ trước đến nay Thân trưởng lão thu đồ đệ không chỉ xem thiên phú bản tính, càng coi trọng cơ duyên. Lúc trước có ngoại môn đệ tử thiên tư xuất chúng, tôn sư trọng đạo, nhưng quỳ suốt mười ngày mười đêm vẫn bị Thân trưởng lão từ chối! Tiểu hữu tuổi trẻ, cần gì mạo hiểm như vậy? Còn không bằng lấy linh thạch tăng cao tu vi và đan thuật, từ từ mưu tính."

"Sư đệ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Kim Tố Miên cười lạnh một tiếng, cũng khuyên nhủ, "Có thể kiếm linh thạch lúc nào cũng được, bỏ lỡ cơ duyên thì không có nữa!"

"Tiểu hữu..." Lão giả họ Lâm chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói tiếp điều gì đó, Bùi Lăng lại không muốn nghe bọn họ tranh chấp nữa, ngắt lời nói: "Cứ tính theo linh thạch, ai trả linh thạch cao ta sẽ bán cho người đó."

Nói xong áy náy cười với Kim Tố Miên, "Xin lỗi Kim sư tỷ, bây giờ ta rất thiếu linh thạch."

"Không biết sư đệ thiếu bao nhiêu linh thạch?" Kim Tố Miên nghe vậy trong lòng trầm xuống, vì nàng có kỹ nghệ luyện đan xuất sắc, cũng được coi là người khá giàu có trong số ngoại môn đệ tử, nhưng cũng không thể liều tài lực với Bách Bảo lâu.

Lúc này kiên trì hỏi, "Hoặc là ta có thể cho sư đệ vay tạm, tránh để sư đệ bỏ lỡ cơ hội tốt..."

Bùi Lăng vui mừng: "Đa tạ sư tỷ, xin hỏi sư tỷ có thể cho ta mượn một vạn viên linh thạch hạ phẩm trước không?"

"Sư đệ thật biết nói đùa, sao ta có thể có nhiều linh thạch như vậy?" Kim Tố Miên nhíu mày lại, nàng cứ tưởng chỉ khoảng 1000 viên linh thạch hạ phẩm.

Ai ngờ Bùi Lăng vừa mở miệng đã là một vạn?

Điều này vượt xa suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức không chút nghĩ ngợi từ chối, "Xin thứ cho sư tỷ bất lực!"

Đôi mắt lão giả họ Lâm lại sáng lên, cười ha hả nói: "Đã vậy, vậy viên Thối Cốt Đan thượng phẩm này, cứ để tệ lâu nhận..."

Hắn ta nói xong ra lệnh cho thiếu niên sau lưng mang một cái hộp gấm đến, đặc biệt trân trọng đặt viên Thối Cốt Đan thượng phẩm kia vào trong, dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nói với Bùi Lăng: "Đúng rồi, nhắc nhở tiểu hữu một việc, Thối Cốt Đan thượng phẩm này rất trân quý, về sau đừng đặt chung với những đan dược phẩm chất khác."

Thấy Bùi Lăng khẽ đồng ý, lão giả họ Lâm hài lòng cười một tiếng, tiện tay đổ mười một viên đan dược còn lại ra.

Đan hương lan tỏa khắp nơi, mười một viên Thối Cốt Đan đều long lanh tươi sáng, óng ánh rực rỡ!

Lão giả họ Lâm lập tức mở to hai mắt nhìn, theo hắn ta thấy, có thể gặp một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm đã là vô cùng may mắn, số đan dược còn lại trong bình sứ này, nhiều lắm là trung phẩm, thậm chí cả hạ phẩm.

Đây cũng là sức mạnh khiến hắn ta hứa hẹn thu mua giá cao hơn một phần với Bùi Lăng.

Ai có thể ngờ, một bình Thối Cốt Đan này toàn là thượng phẩm?!

"... Tất, tất cả đều là Thối Cốt Đan thượng phẩm?!" Vốn Kim Tố Miên đấu giá thất bại, đã định dẫn đồng bạn quay người rời đi, nhưng ngửi được đan hương, đột nhiên quay đầu, vừa thấy cảnh này, Lỗ Lục Tường không nhịn được kêu lên.

Nàng hoàn toàn không biết gì về luyện đan, chỉ cảm thấy mười một viên đan dược này giống với một viên vừa được cất đi vô cùng cẩn thận kia?

Thiệu Ninh Trực, Phiền Khê cũng tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Bùi Lăng lộ ra sự ngạc nhiên và rung động.

"Tất cả đều là Thối Cốt Đan thượng phẩm!" Kim Tố Miên nhìn chằm chằm đan dược trong tay lão giả họ Lâm, đột nhiên ba chân bốn cẳng trở về, một phát bắt lấy cánh tay Bùi Lăng, ánh mắt sáng ngời nói, "Vị sư đệ này, xin hỏi bình đan dược này được tạo ra bởi vị đại sư nào?"

Không đợi Bùi Lăng mở miệng, nàng vội nói tiếp, "Chỉ cần sư đệ nguyện ý giới thiệu vị đại sư này cho ta, ta lập tức để người đi lấy một vạn linh thạch hạ phẩm cho sư đệ!"

"Nếu tiểu hữu bằng lòng giới thiệu đại sư cho Bách Bảo lâu, Bách Bảo lâu cũng nguyện ý cho mượn một vạn linh thạch hạ phẩm." Vốn lão giả họ Lâm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của Bách Bảo lâu, không nghe ngóng chân tướng vật phẩm, nhưng lúc này cũng không nhịn được, ngay sau đó cho ra hứa hẹn, "Hơn nữa trả hết trong vòng mười năm là được!"

Luyện đan sư ăn ngon thế sao?

Sớm biết vậy lúc trước lão tử còn chạy tới Tạp Ủy tư làm gì!

"Hệ thống." Trong lòng Bùi Lăng thấy rất cảm động nói, "Ngươi thật sự tốt! Sau này nhất định cho ngươi trung bình ba sao."

Chương 98: Vụ Liễu lại đến (1)

"Leng keng!" Hệ thống máy móc nói, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp, tự động tu luyện, ngăn chặn chuyện ngoài ý muốn, không lo tâm ma, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!"

Bùi Lăng: "..."

Hắn lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười xấu hổ, "Xin lỗi, tiền bối, sư tỷ, ta chỉ vô tình nhận được một bình đan dược như thế, cũng không quen đại sư gì."

Trong lòng Bùi Lăng hơi ảo não, sớm biết vậy nên tìm hiểu về đan dược nhiều hơn rồi lại đến mua bán. Bây giờ tình cảnh này quá mẹ nó phách lối, khiến người trong cẩu đạo như hắn thật sự không có cảm giác an toàn.

Hệ thống rác rưởi lúc nên ra sức không ra sức, lúc không nên ra sức lại mù quáng ra sức, không thể trung bình ba sao được, nhất định phải tiếp tục đánh giá kém một sao!

Thấy Bùi Lăng nhã nhặn từ chối, lão giả họ Lâm lo lắng quy củ trong lâu không dám nhiều lời, chỉ cười khan vài tiếng, Kim Tố Miên lại không kiêng dè như thế, nàng nắm lấy cánh tay Bùi Lăng không thả, truy hỏi: "Xin hỏi sư đệ nhận được loại đan dược này từ chỗ nào?"

"Cái này..." Bùi Lăng suy nghĩ làm thế nào để từ chối lại không dễ kết thù, nhưng Kim Tố Miên lập tức nhét cho hắn một cái bình sứ, mỉm cười nói: "Sư đệ, ta sẽ không để ngươi vất vả không công. Bình Bồi Nguyên Đan này do sư tỷ tự tay luyện chế, nhờ sư đệ bình luận một hai."

"Là như vậy sư tỷ." Bùi Lăng lập tức nhận lấy Bồi Nguyên Đan, chỗ tốt đã đưa tới cửa không cần thì phí, hơn nữa nhìn dáng vẻ vị sư tỷ này, nếu không nhận ngược lại còn đắc tội nàng.

Đã vậy, lúc này Bùi Lăng nói, "Là một vị tên là Trần Hoàn sư huynh thưởng cho ta, về phần Trần sư huynh lấy được từ chỗ nào thì ta cũng không rõ ràng."

Kim Tố Miên nói: "Vậy Trần Hoàn này ở ngọn núi nào?"

Chờ sau khi Bùi Lăng trả lời, nàng lại lằng nhằng đòi hỏi lão giả họ Lâm, thật sự mua một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm, lúc này mới hài lòng rời đi.

Sau khi Kim Tố Miên rời đi, lão giả họ Lâm trò chuyện với Bùi Lăng một phen, cũng bắt đầu kết toán linh thạch.

Chỉ bán ra một viên Thối Cốt Đan cho Kim Tố Miên, giá bán là 60 linh thạch hạ phẩm; còn mười một viên còn lại, sau khi trải qua việc bàn bạc, tính toán theo giá 55 viên linh thạch hạ phẩm một viên. Nói cách khác, một bình Thối Cốt Đan thế này, hắn có thể lấy được 665 viên linh thạch hạ phẩm!

Lần đầu luyện đan, khấu trừ tất cả chi phí, lãi ròng 571 viên linh thạch hạ phẩm.

So với tính toán của hắn trước đó, không chỉ tăng gấp mấy lần!

"Lãi to... Đây mới đúng là lãi to!" Trong lòng Bùi Lăng kích động lại không thể hiện ra trên mặt, khách sáo với lão giả họ Lâm vài câu, cam đoan lần sau lấy được đan dược phẩm chất cùng loại sẽ bán cho Bách Bảo lâu, liền vội vàng rời đi.

Dù sao lợi nhuận có cao hơn, hiện tại trong tay hắn cũng chỉ có mấy trăm viên linh thạch, còn không đủ cả số lẻ của tiền phạt.

Vẫn phải nắm bắt thời gian kiếm linh thạch.

Mãi cho đến khi rời khỏi Bách Bảo lâu, Bùi Lăng mới nghĩ đến một việc: Cả đám bọn họ đều chấp nhận bình Thối Cốt Đan kia là tác phẩm của một đại sư, không nghi ngờ ta một chút sao?

Nhưng hắn lập tức nghĩ đến con súc sinh lông lá kia, khóe miệng giật giật, được rồi, vậy đã không tệ.

Nhờ vào việc tặng đồ của hệ thống rác rưởi, hắn đã nhiều lần vi phạm nguyên tắc của chữ cẩu, có thể có cơ hội vung nồi đưa tới tận cửa thế này đã rất tốt.

Lần sau lại đi Bách Bảo lâu, nhất định phải ngụy trang!

Cùng lúc đó, đám người kia đã đi vào trong rừng cách xa Bách Bảo lâu một khoảng, Lỗ Lục Tường cũng đang suy đoán: "Kim sư muội, Thối Cốt Đan thượng phẩm trân quý như thế, sao cái người tên Trần Hoàn gì đó lại lỡ lấy ra thưởng cho người khác? Còn thưởng nguyên một bình. Có khi nào là tiểu tử kia tự luyện chế hay không?"

"Đương nhiên không thể!" Kim Tố Miên nghe vậy không nhịn được bật cười, lạnh lùng nói, "Lỗ sư muội ngươi không hiểu luyện đan, cũng khó trách sẽ có suy nghĩ hão huyền này. Cứ nói vậy đi, chúng ta chưa từng nghe nói đến vị sư đệ vừa rồi, dù từ khi hắn bắt đầu biết chuyện đã học luyện đan, đến tận bây giờ vẫn không có chút danh tiếng nào, có thể thấy cũng chỉ là người tầm thường."

"Nếu hôm nay hắn lấy ra Thối Cốt Đan hạ phẩm, còn có thể là do hắn luyện chế. Nhưng Thối Cốt Đan thượng phẩm? Còn là cả một bình Thối Cốt Đan thượng phẩm?"

"Hắn cũng đã gom hết phúc phận của kiếp này và kiếp sau, sao có thể chứ?"

"Nếu luyện đan dễ dàng như vậy, ta cần gì mất ăn mất ngủ nghiên cứu như thế?"

Lúc đang nói chuyện, nàng lấy ra một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm vừa mua từ trong tay áo, dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá, "Các ngươi là người ngoài nghề, cho nên nhìn không ra. Vật liệu của viên Thối Cốt Đan thượng phẩm này rất bình thường, sở dĩ có thể trở thành thượng phẩm là dựa vào người luyện đan tinh diệu vô song, gần như là kỹ nghệ luyện chế hoàn mỹ, từ từng bước xử lý tài liệu, lại bỏ đi tất cả tạp chất, lại đến bảo lưu, đều là dược tính thuần túy."

"Về sau, lại phát huy cực hạn dược tính của tất cả tài liệu trong quá trình luyện chế, đồng thời tiến hành một lần cân bằng hoàn mỹ không một tì vết!"

Chương 99: Vụ Liễu lại đến (2)

"Nói cách khác, một bình Thối Cốt Đan này, không có một viên nào trở thành thượng phẩm bởi vận khí, thuần túy là dựa vào năng lực của người luyện chế."

"Thối Cốt Đan chỉ là đan dược bình thường còn hơn cả bình thường, nhưng một viên Thối Cốt Đan này lại bao hàm tâm huyết cả đời của một vị tuyệt đối là đại sư."

"Đối với loại đan sư như ta, có giá trị không thể tưởng tượng được!"

"Thật ra, căn bản loại đan dược này không nên bán cho Bách Bảo lâu giống thứ được tu luyện bình thường, mà nên đưa đi đấu giá."

"Nếu vị sư đệ kia thật sự là người luyện chế, sao lại phung phí của trời như thế? Cũng như hắn đã nói, hắn vô tình đoạt được, người ngoài nghề vô tri, lúc này mới đưa đến Bách Bảo lâu."

Kim Tố Miên nói, chậm rãi thu hồi Thối Cốt Đan thượng phẩm, hừ cười nói, "Loại người xuẩn không chịu nổi như thế, đồ tốt nằm trong tay cũng có thể bán đổ bán tháo cho Bách Bảo lâu, nếu có thể luyện ra Thối Cốt Đan thượng phẩm, vậy ta sẽ nuốt luôn đan lô vừa mua!"

Đám người Lỗ Lục Tường nghe được liên tục gật đầu, rất tán thành.

Ánh mắt Thiệu Ninh Trực lóe lên, nói: "Đã vậy, có cần lập tức phái người đến Hòe m phong tiếp xúc với Trần Hoàn kia, tránh chậm trễ việc sư muội tìm đại sư thỉnh giáo hay không?"

Kim Tố Miên gật đầu nói: "Lập tức phái người tới! Thế nhưng, trước khi biết rõ mối quan hệ của Trần Hoàn và vị đại sư này, nhất định phải khách sáo một chút."

"Sư muội nói đúng lắm." Thiệu Ninh Trực ôn tồn lễ độ gật đầu, "Ta sẽ căn dặn thuộc hạ rõ ràng."

Bùi Lăng không biết suy nghĩ của những người này, sau khi hắn rời khỏi Bách Bảo lâu, theo bản năng đi đến phiên chợ, chỉ là đi được một nửa, bỗng nhiên ý thức được một việc: Mặc dù ủy thác hệ thống luyện đan rất hữu dụng, nhưng lần mở lò thứ hai đã thất bại vì không đủ linh lực.

Nói cách khác, lúc trước hắn tính toán ảo tưởng không ăn không uống luyện đan không biết ngày đêm... Không thể tồn tại trong hiện thực.

Dù sao hệ thống chịu nổi, linh lực của hắn lại theo không kịp!

"Cũng may vừa nãy vị Kim sư tỷ kia đưa ta một bình Bồi Nguyên Đan." Bùi Lăng trầm ngâm, "Bồi Nguyên Đan có thể khôi phục linh lực, một bình này cũng đủ cho ta dùng mấy ngày."

Nhưng Kim Tố Miên chỉ cho một bình, sau khi sử dụng hết, Bùi Lăng lại rơi vào tình cảnh không đủ linh lực, lãng phí tài liệu.

"Xem ra ta phải buông bỏ dự định tạm thời mặc kệ tu vi, toàn lực ứng phó việc kiếm linh thạch, không đáng tin cậy." Bùi Lăng nhíu mày lại, nghĩ thầm, "Muốn kiếm linh thạch, tu vi cũng phải đuổi kịp! Nếu không, du hệ thống bật hack trăm phần trăm đan thành thượng phẩm, chưa chắc có thể kiếm đủ tiền phạt trong vòng ba tháng."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng quyết định, lần tới luyện chế Thối Cốt Đan phải giữ lại một phần cho mình dùng.

Chờ sau khi tăng tu vi, sẽ không có việc hệ thống luyện đan thất bại vì không đủ linh lực nữa, lại mang chỗ Thối Cốt Đan còn lại đi bán.

"Nhưng nhiều lần đều là đan dược thượng phẩm, dù cải trang cách ăn mặc để đi bán, nhiều lần quá cũng khó tránh khỏi có rắc rối." Bùi Lăng suy tư cách đối phó, "Dù sao ta chỉ là đệ tử mới vào, thấp cổ bé họng, tu vi cũng thấp, chỉ sợ không ngăn cản nổi những người này tính toán. Có nên nghĩ cách bàn bạc với Trịnh sư huynh, lấy tên tuổi của hắn đi làm việc hay không?"

"Chờ chút! Tiền tài lay động lòng người, chẳng may Trịnh sư huynh cũng có ý đồ xấu thì làm sao bây giờ?"

Hắn đang suy nghĩ, đi về trước một bước, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh!

Bùi Lăng khẽ giật mình, chỉ thấy phòng cảnh xinh đẹp trong tầm mắt như lập tức bị rút hết màu sắc, để lộ ra vẻ rách nát thảm đạm.

"Vụ Liễu cô nương?" Trải qua một biến cố tương tự, Bùi Lăng chỉ hơi ngạc nhiên đã kịp phản ứng, khách sáo chào hỏi, "Cô nương đến đây làm gì?"

Một ngón tay lạnh buốt chạm vào môi hắn như đang trêu chọc.

Vụ Liễu lập tức xuất hiện, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đen nhánh, quanh thân tản ra hàn khí lạnh thấu xương, ôn nhu nói: "Bùi Lăng công tử, đã lâu không gặp."

"Hồi Vụ Liễu cô nương." Thoạt nhìn động tác của nữ quỷ này dịu dàng lưu luyến, Bùi Lăng lại cảm thấy như có ngàn cân đè xuống đầu, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn.

Hắn cố gắng ổn định tinh thần, gượng cười nói, "Ta đã luyện thành Huyết Loa độn pháp, kính xin cô nương buông bỏ áp chế, cho ta thể hiện ra?"

"Huyết Loa độn pháp?" Vụ Liễu vốn âm trầm rét lạnh, bật thốt lên, "Không phải Huyết Quỷ độn pháp sao?"

Hả?

Thì ra chữ vân triện kia đọc là quỷ?

Khuôn mặt Bùi Lăng đỏ ửng, đang định cưỡng ép giải thích, Vụ Liễu đã lướt qua, nghiêng đầu nói: "Coi như vậy đi, không nói những điều này nữa, không phải ngươi đã luyện thành Huyết Quỷ độn pháp rồi sao? Thấy nhánh cây bên kia không? Đi hái một đoạn về cho ta."

Chỉ đơn giản như vậy?

Bùi Lăng hơi không thể tin được, dù sao nữ quỷ này cũng không phải loại lương thiện gì.

Lần trước lấy cớ kiểm tra Huyết Sát đao pháp suýt nữa chơi chết hắn, nếu không phải Lệ tiên tử kìm hãm, thậm chí còn muốn mở hắn ra xem... Chắc chắn lần này cũng không có lòng tốt.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng nghiêm nghị, vận khởi Huyết Loa, a phi, là Huyết Quỷ độn pháp, đột nhiên xuất hiện bên cạnh nhánh cây mà Vụ Liễu chỉ, mặc dù nhánh cây trước mặt hơi khô héo một chút, thì không có bất kỳ điều gì dị thường.

Chương 100: Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp

Nhưng Bùi Lăng không dám khinh thường, cố ý cởi áo ngoài, bao lấy một nhánh cây, mới cẩn thận cầm lấy, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở trước người Vụ Liễu, cung kính nói: "Vụ Liễu cô nương, nhánh cây mà ngài muốn."

Vụ Liễu không nhận, mà là vẻ mặt hơi phức tạp đánh giá hắn một lát, thở dài: "Lợi hại!"

"?" Bùi Lăng còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, cảnh vật trước mặt tính cả Vụ Liễu đột nhiên vỡ nát như thủy tinh, ngay sau đó tất cả cỏ cây xung quanh con đường đều khôi phục vẻ tươi tốt trước đó, đủ loại tiếng động cũng lần lượt truyền đến.

Đã qua ải này rồi sao?

Bùi Lăng sợ sệt một lát, mới ném cành cây khô trong tay ra xa, lo nghĩ rời đi.

Cùng lúc đó, bóng dáng Vụ Liễu đã xuất hiện ở nơi sâu trong nội môn, trước một tòa cung điện được xây dựng trong trận pháp trùng điệp.

Nàng bước nhanh qua đình viện, tiến vào một thông đạo hẹp dài.

Hai bên thông đạo đốt đèn đuốc màu u lam, cuối cùng là một cánh cửa gỗ cao tới mấy trượng.

Trên cánh cửa gỗ có những vết sẹo, dường như tạo ra trong quá trình dãi dầu sương gió, nhưng nhìn kỹ lại, cái gọi là vết sẹo, rõ ràng là từng khuôn mặt đau khổ gào thét, di chuyển nhúc nhích ở trong cửa gỗ.

Toàn bộ cửa gỗ lại như vật sống, tràn ngập quỷ dị.

Cho dù là Vụ Liễu, khi nhìn thấy cánh cửa gỗ này cũng không nhịn được lộ ra vẻ kiêng dè.

Nàng quỳ xuống ở nơi cách vài chục trượng, quỳ gối dịch lên trước, hai tay xếp chồng lên nhau, áp sát trán xuống, khẽ nói: "Chủ nhân, Bùi Lăng đã sớm luyện thành Huyết Quỷ độn pháp."

Phía sau cửa truyền đến giọng nói thờ ơ của Lệ tiên tử: "Canh giờ chưa tới, vì sao ngươi lại đến sớm nhìn trộm tiến độ của hắn?"

"... Hồi chủ nhân." Vụ Liễu nghe vậy, hơi run rẩy, chợt run giọng nói, "Vụ Liễu tự chủ trương, chủ nhân cho thời gian nửa tháng lại cắt giảm thành bảy ngày, vốn định đến trêu đùa Bùi Lăng một chút, lại không ngờ... Hắn đã... Dù sao cũng là ánh mắt chủ nhân sáng như đuốc, nhìn ra thiên tư cực cao của kẻ này."

Lệ tiên tử hừ lạnh một tiếng.

Khóe miệng Vụ Liễu lập tức trào ra dòng máu tím đen, không dám lau chút nào, liên tục không ngừng dập đầu: "Tạ chủ nhân trách phạt, Vụ Liễu nhớ kỹ, về sau chắc chắn không còn dám có bất kỳ hành động nào chống lại chủ nhân."

"Đi xuống đi." Lệ tiên tử thờ ơ phân phó.

"Vâng!" Vụ Liễu thở phào, ngoan ngoãn rời khỏi thông đạo.

Bên ngoài thông đạo, Hiểu Nghê lo sợ chờ đợi, thấy nàng đi ra mới thở phào, vội vàng kéo nàng vào trong góc, oán giận nói: "Ta đã nói, mặc dù xưa nay chủ nhân không để ý việc vặt, lại mất kiên nhẫn với việc chúng ta tự chủ trương... Cũng may lần này không làm gì ngươi, nếu không bị đánh tan hồn ấn, coi như hồn phi phách tán!"

Vốn sắc mặt Vụ Liễu trắng bệch càng không tức giận nổi, khẽ gật đầu: "Ta đã biết."

"Còn có Bùi Lăng kia, về sau đừng tìm hắn để gây sự nữa." Hiểu Nghê thấy nàng nghe lời khuyên, vội vàng nói thêm, "Ngươi cũng không nghĩ thử xem, Huyết Sát đao pháp là đao pháp chỉ có Trúc Cơ kỳ mới có thể tu luyện, những năm gần đây Trọng Minh tông có rất nhiều đệ tử, cũng chỉ trăm năm trước mới có một đệ tử kinh tài tuyệt diễm chỉ Luyện Khí kỳ đã luyện thành... Bây giờ vị kia cũng là người có thực quyền trong tông."

"Chỉ dựa vào điểm này, chỉ cần Bùi Lăng này không vẫn lạc giữa chừng, về sau thành tựu sẽ không kém."

"Huống chi hiện tại hắn còn đã luyện thành Huyết Quỷ độn pháp!"

Nhắc đến môn độn pháp này, vẻ mặt Hiểu Nghê dần nghiêm túc, "Huyết Quỷ độn pháp là một trong những công pháp trước độn pháp Ngũ Quỷ Thiên La Độn chiêu bài của Thánh tông, yêu cầu thiên phú cực cao. Chỉ phóng tầm mắt nhìn nội môn, người tu thành cũng lác đác không có mấy. Bây giờ Bùi Lăng mới Luyện Khí tầng bốn, chẳng những có thể luyện thành, còn có thể luyện thành trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, đủ thấy thiên tư trác tuyệt. Hắn đã chứng minh giá trị của hắn, sao chủ nhân lại tha cho ngươi khinh thường?"

"... Sao ta biết chủ nhân lại thật lòng thật dạ muốn bồi dưỡng hắn?" Vụ Liễu mặt ủ mày chau nói, "Ta nghĩ kẻ ti tiện thế này lại khiến chủ nhân chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao chủ nhân lại buông tha hắn?"

Hiểu Nghê nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói: "Chủ nhân mưu tính sâu xa, sao ngươi và ta có thể phỏng đoán?"

Nàng quay đầu nhìn mật thất mà Lệ tiên tử đang bế quan, thở dài, giọng nói thấp hơn, "Vốn với tư chất tâm tính của chủ nhân, dễ dàng lấy được vị trí Thánh Nữ. Nhưng bây giờ nguyên âm bị phá, chắc chắn Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp sở tu sẽ bị phản phệ, nếu không cũng không vội vàng về tông, lập tức bế quan! Lúc ấy ngươi và ta bị bắt ở trong Trấn Hồn Độ Kiếp Linh, cũng đã phát hiện được sự đặc biệt của Bùi Lăng. Trịnh Kinh Sơn là Trúc Cơ trung kỳ, lúc đó còn không thể tới gần tinh xá, Bùi Lăng lại không bị ảnh hưởng chút nào... Trên cơ thể người này có bí mật, hoặc là thần hồn đặc thù."

"Nói tóm lại, giết chỉ trút giận nhất thời, không làm nên chuyện gì."

"Chẳng bằng bắt đầu bồi dưỡng nhân tài, về sau tu vi cao, không quan tâm là bổ dưỡng thần hồn, luyện chế khôi lỗi, đều là vật liệu cực tốt."

"Dù sao những ngày này tiện tỳ họ Chu kia cũng dò xét rất nhiều."

"Thậm chí ngay cả Trịnh Kinh Sơn cũng bị người ta đánh."

Chương 101: Bại lộ (1)

"Trịnh Kinh Sơn lại không ra sao, vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, nếu Miêu Thành Dương kia không có Chu tiện tỳ bảo vệ, đừng nói chỉ chết một đích đệ, dù từ trên xuống dưới Miêu gia đều chết sạch, dám công khai đánh vào Khô Lan tiểu viện?!"

Trong mắt Vụ Liễu lóe lên một tia tàn khốc: "Chỉ là Miêu Thành Dương, ta..."

"Đây là việc trong nội môn đệ tử, không có ý của chủ nhân, ngươi và ta không thể tự tiện xuất thủ." Hiểu Nghê lắc đầu, ngắt lời nói, "Nếu không sẽ bị nắm lấy nhược điểm, khiến chủ nhân càng thêm bị động... Ôi, Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp là công pháp số một Thánh tông, vấn đề duy nhất là không thể thất thân trước khi đại thành, nếu không tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma... Từ lúc chủ nhân trở về đã bế quan nhiều ngày, cũng không biết hiện tại thế nào?"

Lại khuyên bảo Vụ Liễu, "Về sau đừng chọc ghẹo bên Bùi Lăng nữa, thiên phú của hắn như vậy, lại có chủ nhân trông nom, chắc chắn ít ngày nữa sẽ lên như diều gặp gió! Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi và ta còn không có tác dụng lớn bằng hắn."

Hai tùy tùng không biết, vào lúc này, trong đại điện rộng lớn lại trống rỗng ở sau cánh cửa gỗ, Lệ tiên tử áo đen váy đen, đang ngồi xếp bằng ở chính giữa một chiếc bồ đoàn, đang chìm đắm trong tu luyện.

Trong chốc lát, hoàn thành vận công một chu thiên, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chợt lóe lên u quang tử sắc rồi biến mất, khí thế bừng bừng phấn chấn, cường thịnh vô song, không hề có vẻ bị thương bởi phản phệ, thậm chí trong lúc mơ hồ càng tăng một bậc.

Đối với loại tình huống này, Lệ tiên tử đã suy nghĩ nhiều ngày, lúc này hàng mi dài cụp xuống như có điều suy nghĩ, đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Lục Dục Bí Điển..."

Chỉ hơi cân nhắc, nàng truyền âm phân phó, "Đi dặn người ngoại môn để ý Bùi Lăng."

Ngoại môn, Đan phong.

Bùi Lăng sử dụng Bồi Nguyên Đan ở quảng trường trước cửa Chấp Sự đường để khôi phục linh lực, lại đến phiên chợ mua sắm vật liệu.

Chưởng quỹ thấy hắn đến, không khỏi cười hỏi: "Bùi sư đệ, ngươi dùng vật liệu trước đó rồi sao?"

"Dùng." Bùi Lăng thở dài, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chắp tay với hắn ta nói, "Sư huynh nói rất đúng, luyện đan quá khó khăn. Trước đó nhìn giảng sư Nhan Cốc hạ bút thành văn, còn tưởng rất đơn giản. Ai biết vừa bắt đầu đã thất bại, mất cả chì lẫn chài."

Hắn than thở, để chưởng quỹ lại lấy cho hắn mười phần vật liệu, "Nhưng vừa rồi ta đi Bách Bảo lâu bán ít đồ, phát hiện lợi nhuận đan dược rất cao, ta muốn thử lại lần nữa."

Chưởng quỹ cười ha hả nói: "Sư đệ đừng lo lắng, bất kỳ đan sư gì đều là như thế. Không luyện mấy chục trên trăm lô, sao có thể thành đan được?"

Bùi Lăng phụ họa vài câu, lại lấy lý do mình vừa tổn thất một khoản, để chưởng quỹ bỏ số lẻ, lúc này mới thu hồi vật liệu, đi thẳng đến đan phòng.

Lần này hắn quyết tâm thuê sử dụng một ngày một đêm.

Sau khi tiến vào phòng luyện đan, theo thường lệ kiểm tra một phen, liền để hệ thống bắt đầu luyện đan.

Vì an toàn, Bùi Lăng đặc biệt đặt số Bồi Nguyên Đan còn lại ở chỗ tiện lấy nhất.

"Leng keng! Hiện tại hệ thống tu chân trí năng tu luyện 【 luyện đan thuật Thối Cốt Đan 】 cho ngài..." Theo tiếng nhắc nhở quen thuộc, cũng giống lần trước, hệ thống điều khiển thân thể Bùi Lăng thành thạo dấy lên Cửu Minh Hỏa, xử lý dược liệu, lần lượt bỏ vào đan lô... Chẳng mấy chốc, một lò Thối Cốt Đan đã ra lò.

Bùi Lăng vội vàng nhìn, ngạc nhiên phát hiện, lần này không biết là kỹ thuật luyện đan của hệ thống cao hơn một bậc, hay là vật liệu đặc biệt tốt, lại còn thêm một viên! Có mười ba viên Thối Cốt Đan thượng phẩm!

Có nghĩa lần này có 715 viên linh thạch hạ phẩm!

Lại tiến thêm một bước đến khi hắn nộp hết tiền phạt!

Lúc cảm xúc của hắn lên xuống, hệ thống hoàn toàn vững vàng như trước đây, tùy ý bỏ những đan dược này vào, ngựa không ngừng vó bắt đầu lò thứ hai.

Nhưng sự phát triển sau đó lại không giống với suy đoán của Bùi Lăng: Hệ thống xử lý vật liệu đâu ra đấy, dù hắn càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được linh lực trong kinh mạch khô kiệt, lại không hề có ý sử dụng Bồi Nguyên Đan.

Không lâu sau, theo một luồng khói đen và mùi vị khác thường tản ra, hệ thống thu hồi quyền khống chế thân thể Bùi Lăng: "Kiểm tra ra ký chủ không đủ linh lực, luyện đan thất bại, lần uỷ thác tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ ký chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa uỷ thác, không lo phi thăng! Chờ mong ngài chia sẻ đánh giá tu luyện, hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng đen mặt hoạt động tay chân, nhìn than cốc ở đáy lò, nhíu mày suy nghĩ sâu xa: Mấy lần trước tu luyện, hệ thống đều "trí năng tặng" đan dược cần có.

Nhất là lúc tu luyện Huyết Sát đao pháp, hệ thống tự động sử dụng Dưỡng Nguyên Đan trên người hắn.

Kết quả lần này hắn đặc biệt đặt Bồi Nguyên Đan ở bên cạnh, hệ thống lại không lọt vào mắt?

"Chẳng lẽ đối với hệ thống, tu luyện công pháp và tu luyện kỹ nghệ là hai hạng mục, không can thiệp chuyện của nhau?" Bùi Lăng trầm ngâm, "Cho nên lúc ủy thác luyện đan, nó sẽ chỉ làm việc liên quan đến luyện đan, dù đặt Bồi Nguyên Đan ngay trước mặt, nó cũng không chủ động khôi phục linh lực?"

Chương 102: Bại lộ (2)

Hắn nhíu mày, trở tay cho một cái đánh giá kém một sao.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy ra một viên Thối Cốt Đan đặt ở trước người, chuẩn bị dùng cho việc tu luyện tiếp theo, thu sạch số Thối Cốt Đan còn lại vào trong một cái bình ngọc, đây là mấy thứ hắn muốn bán cho Bách Bảo lâu.

Làm xong những chuẩn bị này, Bùi Lăng chợt nói trong suy nghĩ: "Ta muốn tu luyện! Lựa chọn 【 Đoán Cốt quyết 】 , lựa chọn 【 trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa uỷ thác 】 ."

Không có cách nào, hệ thống thiểu năng đã có BUG thế này, vốn Bùi Lăng còn muốn tích lũy chút linh thạch lại tu luyện, hiện tại chỉ có thể tu luyện trước, nếu không sẽ trì hoãn hiệu suất luyện đan.

"Leng keng!" Hệ thống lập tức bắt đầu vận chuyển, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài!"

Sau đó lại bắt đầu để Bùi Lăng im lặng thao tác!

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ không đủ linh lực, tiếp tục tu luyện sẽ tạo thành tổn thương cho kinh mạch..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Bồi Nguyên Đan..."

"Leng keng! Đã sử dụng Bồi Nguyên Đan cho ngài, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Hệ thống thao tác thân thể Bùi Lăng, đổ toàn bộ hơn phân nửa bình Bồi Nguyên Đan còn dư lại vào trong miệng.

Không lâu sau, hệ thống lại bắt đầu "leng keng" : "Kiểm tra ra cần đan dược Thối Cốt Đan để tu luyện..."

Hệ thống cầm đan dược trước mặt, "Leng keng! Kiểm tra ra Thối Cốt Đan..."

Hệ thống thao tác thân thể Bùi Lăng, đổ số Thối Cốt Đan mà Bùi Lăng chuẩn bị sẵn vào trong miệng, sau đó lại lấy ra bình Thối Cốt Đan mà hắn chuẩn bị bán cho Bách Bảo lâu, một mạch cũng đổ vào trong miệng, "Leng keng! Đã sử dụng Thối Cốt Đan cho ngài, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Bùi Lăng: "..."

Linh thạch của lão tử!

Hệ thống thờ ơ với cảm giác đau lòng của Bùi Lăng, dựa theo công pháp Đoán Cốt quyết, cẩn thận đánh vỡ nát xương cốt toàn thân, bài trừ tạp chất độc tố, rút ra linh khí ôn dưỡng ở xung quanh để cường hóa, gây dựng lại... Theo việc tu luyện lâu hơn, trong đan phòng dần tràn ngập mùi vị khác thường.

Bùi Lăng cũng vô thức đắm chìm vào một chút xíu khoái cảm mạnh lên.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hệ thống dừng lại: "Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng đứng lên, hắn có thể cảm thấy rõ ràng linh lực trong cơ thể mình đã trở nên mạnh hơn, chỉ sợ khoảng cách đến Luyện Khí tầng năm đã không xa, nhưng bây giờ hắn không vui vẻ nổi, cái hệ thống thiểu năng này!

Vậy mà mỗi lần đều có thể dùng sạch đan dược của hắn không còn một viên.

May mắn hắn phát hiện ra sớm.

Nếu không phải hắn đã thu lại tất cả linh thạch và dược tài để luyện chế ra, lại lựa chọn tu luyện, chẳng phải một lần uỷ thác sẽ táng gia bại sản?

Bùi Lăng nghĩ như vậy, quyết đoán cho hệ thống một cái đánh giá kém một sao, nhìn xem còn có chút thời gian, hắn nói ở trong suy nghĩ, "Hệ thống, ta muốn luyện đan, lựa chọn 【 luyện đan thuật Thối Cốt Đan 】 , một khóa uỷ thác."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Sau khi tu vi tăng lên, quả nhiên lập tức có hiệu quả, lần này hệ thống một hơi luyện ba lô đan dược, lúc luyện chế lò thứ tư, mới thất bại vì linh lực không đủ.

"Hệ thống thiểu năng..." Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng im lặng thu thập tàn cuộc, "Ngươi mẹ nó không thể dừng lại trước khi linh lực không đủ sao? Nhất định phải luyện hỏng một lò vật liệu mới được?"

Lại trở tay cho hệ thống một cái đánh giá kém một sao, cẩn thận thu lại ba lô Thối Cốt Đan thượng phẩm, Bùi Lăng ra cửa, kết quả vừa đến cửa đan phòng đã bị ngăn lại, nói hắn quá mấy canh giờ, phải thêm tiền.

Bùi Lăng: "..."

Sau khi giao thêm mấy chục linh thạch, hắn thuê một đóa m Thi Vân trước, tùy tiện tìm một ngọn núi xa lạ, đến phiên chợ mua một ít vật phẩm dịch dung, tìm nơi hẻo lánh cải trang thay quần áo, lại cố gắng điều chỉnh giọng nói, sau khi lượn qua mấy sơn phong, mới trở lại Hòe m phong.

Mục đích Bùi Lăng đến Hòe m phong chủ yếu là tìm Bùi Hồng Niên, nói đúng ra là thông qua Bùi Hồng Niên phán đoán trình độ ngụy trang của mình.

Sự thật chứng minh, hắn lắc lư trước mặt Bùi Hồng Niên một hồi lâu, đối phương căn bản không nhận ra tên tộc đệ là mình.

Bùi Lăng yên tâm, sau khi lại trằn trọc qua mấy sơn phong, tìm Bách Bảo lâu ở một sơn phong xa lạ để bán đan dược.

Không biết tòa sơn phong này tên là gì, giám định sư trong Bách Bảo lâu là một nam tử trung niên trông hơn bốn mươi tuổi, trầm mặc ít nói, vẻ mặt hơi hung ác nham hiểm.

Hắn ta giám định xong đan dược, cũng không hỏi gì hết, chỉ nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trực tiếp phân phó người bên cạnh: "Lấy 2145 viên linh thạch hạ phẩm đưa cho hắn."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức trầm xuống!

Lần này hắn luyện ba lô dược liệu, tất cả 39 viên Thối Cốt Đan thượng phẩm.

Dựa theo giá cả giao dịch với Bách Bảo lâu lần trước, chính là 2145 viên linh thạch hạ phẩm.

Mình cải trang như thế vẫn bại lộ?

Vấn đề là sao lại bại lộ?

Chương 103: Không phải cứ có tay là luyện đan được? (1)

Kiểm kê xong linh thạch, Bùi Lăng rời khỏi Bách Bảo lâu, không dám ở lại chút nào, nhanh chóng rời khỏi ngọn núi này!

Thậm chí hắn không dám lập tức trở về Hòe m phong, mà tìm ngọn núi gần đó, đi thẳng đến Chấp Sự đường, mãi đến khi ngồi xếp bằng ở trên quảng trường trước cửa Chấp Sự đường, thấy chấp sự ra ra vào vào mới thoải mái hơn.

"Không thể không bán Thối Cốt Đan!" Bùi Lăng nhíu mày suy tư, "Nhưng hệ thống thiểu năng cũng không giảm phẩm chất thành đan... Hệ thống, lần sau ngươi có thể chỉ luyện Thối Cốt Đan trung phẩm hoặc là hạ phẩm không?"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài. Một khóa uỷ thác, không lo phi thăng, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!"

Bùi Lăng thở dài, chuẩn bị lên tinh thần, nghiêm túc cân nhắc tiếp theo nên làm gì?

Chắc chắn phải tiếp tục luyện đan dược, nếu không nộp đủ tiền phạt trước kỳ hạn, chắc chắn hắn sẽ chết.

Về phần để hệ thống đi chế phù, chú khí đủ loại, sợ rằng cũng phải đứng trước khốn cảnh tương tự.

Vấn đề là, hiển nhiên Thối Cốt Đan thượng phẩm đã hấp dẫn sự chú ý nhất định.

Ngoài ra Bách Bảo lâu còn có một Kim Tố Miên... Bùi Lăng trở nên đau đầu, hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết tệ nạn luyện chế đan dược quá tốt.

"Có lẽ ta nên đổi suy nghĩ." Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng trầm ngâm nghĩ đến, "Trọng Minh tông không phải Lộc Tuyền thành, Bùi gia có thế lớn trong Lộc Tuyền thành, là con cháu Bùi thị, mặc dù mẹ ruột mất sớm, mẹ kế làm chủ gia đình, liên tục chèn ép ta nhưng khi ta đủ cẩu, biểu hiện ra sẽ không uy hiếp được Bùi Đồ, hai mẹ con bọn họ cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt."

Dù sao, nói thế nào hắn cũng là con cháu Bùi thị.

Bùi gia lại không có loại người dùng người thân để luyện công như Trịnh Kinh Sơn, là một gia tộc, vẫn muốn gia tộc tiến thêm một bước nữa, dù bọn họ mắt nhắm mắt mở với tình huống không hề công bằng trong tộc, nhưng tuyệt đối không cho phép người ngoài gả vào tùy ý sát hại con em nhà mình.

Ít nhất trên mặt chủ quan sẽ không cho phép.

Đối với mẹ kế, Bùi Lăng đã không uy hiếp được lợi ích của mẹ con bọn họ, lại ra tay ác độc, ngược lại được không bù mất.

Vấn đề là, bây giờ hắn không ở Bùi phủ, mà đã vào Trọng Minh tông.

Trong này không có sự bảo vệ huyết thống, bảo đảm chỉ cần hắn đủ cẩu, thì có thể bình an vô sự.

Cứ tiếp tục cẩu như thế, tám phần mười hắn sẽ chết.

Nhất định phải tìm sự bảo vệ mới!

Nói đúng ra là tìm chỗ dựa.

Nếu cẩu trong tình huống có chỗ dựa làm bia đỡ đạn, mới là cẩu an toàn. Thuần túy cẩu, gọi là sâu kiến!

Mà chỗ dựa này, càng nghĩ cũng chỉ có Trịnh Kinh Sơn.

Dù sao các lão đại khác, đừng nói ôm bắp đùi, hắn còn không có cả tư cách được gặp mặt.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự nữa, trực tiếp thuê m Thi Vân chạy tới Khô Lan tiểu viện.

"Ngươi lại tới làm gì?" Lần này thấy Trịnh Kinh Sơn, trên cơ bản thương thế của hắn ta đã tốt, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra bất cứ dấu vết gì ở chủng loại kia.

Thấy Bùi Lăng đến đây, Trịnh Kinh Sơn không vui lắm, trên thực tế, nếu không phải vì Lệ tiên tử, có lẽ từ lần đầu tiên hắn ta thấy Bùi Lăng đã đánh xuống một chưởng!

Mặc dù lúc này không ra tay, nhưng vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng rất lãnh đạm.

Bùi Lăng hơi không nghĩ ra, hình như mình vẫn cực kỳ tôn kính vị sư huynh này?

Rõ ràng lần trước tới còn không phải thái độ này?

Hắn đang nghi ngờ, Trịnh Kinh Sơn đã hạ lệnh đuổi khách: "Chỗ ta còn có chút việc, ngươi đi về trước đi. Về sau không có việc gì đừng chạy đến nội môn mãi, phải biết rằng sở dĩ ngoại môn đệ tử không bị hạn chế đến nội môn, cũng vì nội môn đệ tử giết các ngươi trong phạm vi nội môn, chỉ cần chắc chắn là các ngươi vô lễ trước, chỉ cần giao chút linh thạch là được."

Mẹ nó tông môn này lại có thể nham hiểm đến mức này?!

Bùi Lăng thầm nôn một ngụm máu, vội vàng nói: "Sư huynh, hai ngày trước ta đi Đan phong nghe giảng bài luyện đan, phát hiện hình như luyện đan rất đơn giản. Nghe Bách Bảo lâu nói lợi nhuận đan dược không thấp, cho nên ta lập tức nghĩ, cơ hội để ta báo đáp sư huynh đã đến!"

Trịnh Kinh Sơn nghe vậy không biết nên khóc hay cười: "Luyện đan đơn giản? Ngươi tự luyện một lò thì biết biết. Năm đó ta..."

Hắn ta nói được nửa câu lập tức im ngay, ngược lại quát lớn, "Ngươi mới nhập tông mấy ngày, đã mơ tưởng xa vời như vậy, về sau nhất định khó thành người tài, sao xứng với sự coi trọng của sư tỷ!"

"Sư huynh, luyện đan thật sự rất đơn giản." Bùi Lăng nghiêm mặt nói, "Ta đã luyện mấy lô Thối Cốt Đan, bán toàn bộ cho Bách Bảo lâu. Xác nhận lợi nhuận chuyện này khả quan, mới đến hiếu kính sư huynh."

"Ừm?" Trịnh Kinh Sơn nhíu mày nhìn hắn, nghi ngờ nói, "Lời này là thật?"

Nếu là ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng bốn bình thường đến nói với Trịnh Kinh Sơn như thế, Trịnh Kinh Sơn còn chẳng muốn nghe dù chỉ một chút, không đánh chết người ngay tại chỗ đã được coi là hắn ta tốt bụng.

Nhưng hắn thấy Bùi Lăng, dù sao cũng là châu ngọc mà sư tỷ nhìn trúng, có chỗ hơn người cũng là chuyện đương nhiên.

Vì vậy Trịnh Kinh Sơn mới kiềm chế tính tình xác nhận, "Không khó tra tin tức ở Bách Bảo lâu, nếu ngươi nói bậy, đừng trách ta không khách sáo!"

Chương 104: Không phải cứ có tay là luyện đan được? (2)

Hắn ta nghĩ thầm dù là nhân tài được sư tỷ nhìn trúng, còn không trưởng thành đã chọc ghẹo mình, mình dạy dỗ hắn, chỉ cần không thương tổn đến tính mệnh căn cơ, sư tỷ cũng không trách cứ mình.

"Nếu sư huynh không tin, làm phiền giúp đỡ mượn một cái đan lô đến, chỗ ta còn mấy phần Cửu Minh Hỏa phù lục, ta có thể luyện cho sư huynh ngay tại đây để xem." Bùi Lăng trầm giọng nói, "Thật ra luyện đan rất dễ dàng, có tay là được."

Đúng vậy, hắn quyết định ngụy trang thành một vị luyện đan thiên tài.

Dù sao lúc hệ thống khống chế hắn luyện đan, ngoại nhân căn bản không nhìn ra, nhiều lắm là khi hắn đắm chìm trong đó sẽ thờ ơ với ngoại giới. Nhìn từ nhiều lần ra đan dược thượng phẩm, Bùi Lăng hết sức chăm chú cũng là chuyện đương nhiên.

Dù sao muốn bảo đảm mối quan hệ với chỗ dựa đủ vững chắc, chắc chắn phải cùng chung lợi ích!

Đây cũng là thẻ đánh cước duy nhất mà hắn có thể bỏ ra vào lúc này.

Trịnh Kinh Sơn híp mắt nhìn hắn, một lát sau bấm niệm pháp quyết nói nhỏ vài câu, rất nhanh có người đến đây gõ cửa, là nam đệ tử trông trạc tuổi với Bùi Lăng, trong đôi mắt xen lẫn chút hiếu kì: "Mạch chủ, đã mượn được đan lô."

"Đặt xuống rồi đi ra ngoài." Trịnh Kinh Sơn gật đầu, nhưng không có ý thỏa mãn sự tò mò của hắn ta, sau khi đám người rời đi, phong bế tiểu viện, ra hiệu Bùi Lăng bắt đầu, "Ngươi nhập tông không bao lâu, lại vừa rời tông, thời gian ở trong tông môn rất ngắn, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi luyện ra một phần thành phẩm, dù chỉ là đan thành hạ phẩm, ta cũng coi ngươi là thiên tài luyện đan."

"Nhưng nếu hỏng hết toàn bộ, ngươi không thể lãng phí thời gian của ta một cách vô ích!"

Bùi Lăng nghiêm nghị nói: "Sư huynh yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng."

Hắn mỉm cười nói trong suy nghĩ, "Hệ thống, ta muốn luyện đan!"

Vốn Trịnh Kinh Sơn đang thờ ơ nhìn xem, dù sao theo ý hắn ta, dù Bùi Lăng thật sự có thiên phú rất cao trong việc luyện đan, nhưng hắn mới tiến tông môn mấy ngày?

Dù không ăn không uống nghiên cứu thuật luyện đan, lại có lượng lớn tài nguyên luyện tập, bây giờ có thể luyện ra Thối Cốt Đan hạ phẩm đã rất tốt.

Nếu lúc này hắn ta còn ở ngoại môn, ngược lại có thể coi trọng Bùi Lăng thêm mấy phần.

Nhưng hắn ta đã là nội môn mạch chủ, ý nghĩa của điều này không lớn.

Nhưng Bùi Lăng mới xử lý hai loại tài liệu chính, Trịnh Kinh Sơn đột nhiên ngồi ngay ngắn.

Thủ pháp này quá tinh diệu!

Lúc hắn ta ở ngoại môn cũng từng thử tự luyện đan, đồng thời sau khi đầu tư tài nguyên tương đương không thể không từ bỏ, biết rõ muốn trở thành một tên luyện đan sư chân chính, thiên phú, tài nguyên, thời gian thiếu một thứ cũng không được.

Cho dù bây giờ trong Trọng Minh tông có mấy vị trưởng lão được công nhận kỹ thuật luyện đan mạnh nhất, cũng phải sau khi nhập tông ít nhất một năm nửa năm, mới bắt đầu truyền ra chút danh tiếng. Đây còn là trên cơ sở bọn họ hoặc là có xuất thân cao quý, hoặc là tìm được kim chủ, có thể dốc lòng luyện đan, không cần quan tâm thứ bên ngoài.

Bùi Lăng này xuất thân hàn vi, trước khi nhập tông tuyệt đối không thể tiếp xúc thuật luyện đan, sau khi nhập tông... Tính toán đâu ra đấy, hắn có thể xử lý tốt mấy vật liệu chính đã đủ đáng sợ!

Sắc mặt Trịnh Kinh Sơn nghiêm nghị, nhìn nhất cử nhất động của Bùi Lăng, thậm chí nghi ngờ có phải hắn dùng thân phân của Bùi Lăng ban đầu, là gian tế của những tông môn khác đánh vào Trọng Minh tông không?

Không, đây không thể nào.

Nhưng rất nhanh, Trịnh Kinh Sơn lật đổ nghi ngờ của mình, dù sao mỗi một hành động của Bùi Lăng trôi chảy đến cực hạn, mặc kệ là xử lý dược liệu, hay là khống chế đan hỏa, nắm chắc hỏa hầu, cùng thời cơ cho dược liệu, đều tuyệt diệu đến đỉnh phong!

Dù đây chỉ là Thối Cốt Đan cơ sở nhất, cũng đủ thấy kiến thức cơ bản rất vững chắc.

Dù là tông môn nào cũng không ngại có nhiều thiên tài thế này, sao có thể phái ra chấp hành nhiệm vụ nội ứng cửu tử nhất sinh?

Rất nhanh, Bùi Lăng trong sự điều khiển của hệ thống, luyện ra lò đan dược thứ nhất, sau khi lấy ra toàn bộ một lò Thối Cốt Đan ở trong lò, trong lòng Trịnh Kinh Sơn càng chấn động: Tiểu tử này không chỉ luyện ra Thối Cốt Đan, hơn nữa đan hương này... Tất cả mười hai viên Thối Cốt Đan đều là thượng phẩm!

Lúc hắn ta lại nhìn Bùi Lăng, không khỏi tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Thiên tài!

Tuyệt thế thiên tài!

Sư tỷ đúng là sư tỷ, mắt sáng như đuốc!

Trịnh Kinh Sơn ta thúc ngựa cũng khó đạt được!

Lúc cảm xúc của Trịnh Kinh Sơn lên xuống, đột nhiên ngửi thấy mùi hương khác thường.

Hắn ta khẽ giật mình, đã thấy dường như Bùi Lăng cũng mất tự nhiên hơi ngây ngốc, chợt thu hồi bàn tay bấm niệm pháp quyết luyện đan, đứng thẳng người, sắc mặt lúng túng giải thích: "Vừa nãy đi lại vất vả, linh lực không đủ, cho nên..."

"Không sao." Trịnh Kinh Sơn liếc nhìn than cốc ở đáy lò, căn bản không để ý.

Dù sao, một lò Thối Cốt Đan thượng phẩm vừa rồi đã đủ để thể hiện tư chất trên đan đạo của Bùi Lăng.

Có thể gọi là kinh thế hãi tục!

Dù lúc này luyện hỏng một lò đan dược, đây có tính toán là gì?

Hắn ta suy nghĩ, nói, "Tốt, ta đã biết thiên phú luyện đan của ngươi thật sự rất xuất sắc."

Chương 105: Cho ngươi một tạo hóa!

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, đang muốn mở miệng trao đổi nguồn tiêu thụ, lợi nhuận, ăn chia đủ loại, lại nghe Trịnh Kinh Sơn nói: "Đã vậy, bây giờ ngươi trở về tu luyện cho thật tốt, tranh thủ đạt tới Luyện Khí tầng năm trong thời gian nhanh nhất, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một lần tạo hóa!"

Tạo hóa?

Nếu là trước khi tiến tông, Bùi Lăng còn cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ khoản tiền phạt hơn bảy vạn linh thạch hạ phẩm như thanh kiếm sắc bén treo cao trên đầu, hắn đâu quan tâm điều khác?

Dù sao tông pháp vô tình, dựa vào tạo hóa gì đó, trừ khi để hắn phi thăng ngay tại chỗ, hoặc là vô địch thiên hạ, nếu không hết ba tháng còn chưa trả linh thạch, hắn sẽ bị tông môn phá hủy để gán nợ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn lấy lý do chối từ, Trịnh Kinh Sơn lại nói: "Lần tạo hóa này có thể gặp nhưng không thể cầu, nhắc tới cũng là ngươi may mắn. Cho nên ngươi nhất định phải dụng tâm tu luyện, một khi bỏ lỡ, chắc chắn sẽ hối hận suốt đời."

"Nếu có thể thành công, vậy đừng nói khoản tiền phạt vì ngươi giết ba người Lý Tư Quảng không đáng là bao, địa vị ở tông môn cũng sẽ khác biệt."

Tiền phạt không đáng là bao?

Bùi Lăng nghe vậy đôi mắt sáng lên, lập tức thử dò nói: "Xin hỏi sư huynh, ngài nói tạo hóa là..."

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Trịnh Kinh Sơn tự tin mỉm cười, "Bây giờ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, về tăng cao tu vi trước đi, tu vi không đến, tạo hóa dù có tốt, cũng không liên quan đến ngươi."

Bùi Lăng còn muốn hỏi, đã thấy Trịnh Kinh Sơn sầm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cứ làm theo lời ta là được, chẳng lẽ ta còn hại ngươi sao?"

"Sư huynh yên tâm." Bùi Lăng thấy thế không dám nhiều lời, vội nói, "Sau khi ta trở về, chắc chắn lập tức bắt đầu tu luyện, tuyệt đối không để ngài thất vọng!"

Một lát sau, đưa mắt nhìn Bùi Lăng quay người rời đi, Trịnh Kinh Sơn cảm thấy mặc dù Bùi sư đệ này có thiên phú luyện đan kinh tài tuyệt diễm, nhưng nhìn từ tốc độ hắn tăng từ Luyện Khí tầng hai đến Luyện Khí tầng bốn trước đó, thiên phú tu luyện cũng không quá kém, lại thấy lúc này hắn khí thế bừng bừng phấn chấn, khoảng cách đến Luyện Khí tầng năm đã không xa...

Nửa tháng, dài nhất một tháng sẽ có hy vọng đột phá.

Thời gian này, còn trong phạm vi hắn ta có thể kéo dài việc hòa giải.

Chậm một chút nữa, chỉ có thể nói Bùi Lăng này thiếu đôi chút thiên phú và số phận.

Hy vọng Bùi sư đệ này đừng khiến hắn ta thất vọng, càng đừng khiến sư tỷ thất vọng.

Sau khi Bùi Lăng trở lại ngoại môn, lại bắt đầu ngựa không ngừng vó tu luyện. Mặc dù tông môn nham hiểm này không phải là thứ tốt, nhưng từ thân phận thực lực của Trịnh Kinh Sơn, nếu muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không cần phải lá mặt lá trái.

Nhất là hắn vừa chủ động thể hiện ra thiên phú luyện đan có thể gọi là kinh diễm, Trịnh Kinh Sơn hoàn toàn không có lý do lừa hắn vào lúc này.

Cho dù có, nhiều nhất hành động lần này cũng chỉ kéo dài thời gian trả nợ của hắn.

Nhưng Bùi Lăng cẩn thận tính toán, trước đó khoảng cách đến Luyện Khí tầng năm đã không xa, cũng không kéo dài quá nhiều thời gian của hắn.

Quả nhiên, hai lần uỷ thác cắn thuốc đã nước chảy thành sông.

Bùi Lăng nhẹ nhàng bóp quyền, cảm nhận được rõ ràng thực lực trong cơ thể đã mạnh hơn một đoạn, sau khoảng vui vẻ ngắn ngủi, liền bước lên m Thi Vân đến Khô Lan tiểu viện.

Trịnh Kinh Sơn thấy hắn đến đây, lúc đầu hơi không vui: "Không phải để ngươi tu luyện thật tốt..."

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Bùi Lăng đã đến Luyện Khí tầng năm, không khỏi giật mình!

"Thiên phú đan đạo tuyệt thế, thiên phú tu luyện khiến người ta sợ hãi than thở... Bùi Lăng này lại xuất sắc như thế!" Trịnh Kinh Sơn thầm mắng Bùi phủ khốn kiếp ở trong lòng, một viên ngọc tài năng và xinh đẹp như thế, là kỳ lân nhi mà biết bao nhiêu gia tộc tu chân tha thiết ước mơ, cũng vì xuất thân từ nhánh bên, bọn họ lại mặc kệ tự sinh tự diệt.

Nếu không phải đôi mắt sư tỷ sáng như đuốc, chẳng phải một nhân tài kinh thế như Bùi Lăng sẽ bị chậm trễ sao?

Quả nhiên gia tộc nhỏ chỉ là gia tộc nhỏ, không thể phát triển cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Bỏ mặc Bùi Lăng không bồi dưỡng, bớt ăn bớt mặc bồi dưỡng tên rác rưởi Bùi Hồng Niên kia, còn có thể có tiền đồ gì?

Hắn ta lấy lại bình tĩnh, mới ra vẻ bình tĩnh nói: "Thôi, thấy ngươi tu luyện hai ngày cũng coi như cần cù."

Liền bấm niệm pháp quyết nói nhỏ vài câu, triệu hoán thủ hạ.

Nhân lúc rảnh rỗi, Trịnh Kinh Sơn nói với Bùi Lăng: "Ngươi có biết vì sao muốn để ngươi tấn thăng đến Luyện Khí tầng năm không?"

"Còn xin sư huynh chỉ giáo." Bùi Lăng cung kính nói.

Trịnh Kinh Sơn nói: "Đây là vì Đoán Cốt quyết rèn luyện xương cốt, chia ra là Thiết Cốt, Tinh Cốt, Ngọc Cốt. Mà Thiết Cốt lại chia ra Thiết Cốt hạ phẩm, Thiết Cốt trung phẩm, Thiết Cốt thượng phẩm, còn có Thiết Cốt cực phẩm rất hiếm gặp. Tinh Cốt, Ngọc Cốt cũng giống vậy."

"Trong đó Luyện Khí tầng một đến tầng ba là Thiết Cốt; Luyện Khí tầng bốn đến tầng sáu là Tinh Cốt; Luyện Khí tầng bảy đến tầng chín là Ngọc Cốt."

"Ngươi đến Tạp Ủy tư cũng đã biết, rất nhiều nhiệm vụ đều lấy Luyện Khí tầng sáu làm giới hạn."

Chương 106: Nhiệm vụ nội môn (1)

"Đây là vì Luyện Khí tầng sáu đại thành Tinh Cốt, thậm chí một vài người thiên phú dị bẩm sẽ chuyển sang Ngọc Cốt, thực lực sẽ xuất hiện một lần tăng vọt rõ rệt so với Luyện Khí tầng năm."

"Mặc dù Hàn Tủy Hỏa chỉ cao hơn Cửu Minh Hỏa một cấp, nhưng cũng không phải loại lương thiện."

"Trước đó ngươi chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, chỉ sợ căn bản không thu phục được nó. Dù hiện tại là Luyện Khí tầng năm, cũng khá mạo hiểm..."

Bùi Lăng nghe đến đó, không khỏi khẽ giật mình: "Hàn Tủy Hỏa? Mạo hiểm?"

Không phải ngươi nói là tạo hóa có thể gặp nhưng không thể cầu sao???

Không phải ngươi nói tiền phạt cũng không đáng là bao sao???

Hắn vội vàng nói: "Sư huynh, rốt cuộc Hàn Tủy Hỏa này là gì? Rất đáng tiền sao? Hơn nữa đã có mạo hiểm, hay là lần này bỏ qua đi? Chờ đến lúc ta tu luyện tới thực lực cao hơn, nắm chắc hơn rồi lại đi?"

"Không được!" Trịnh Kinh Sơn quyết đoán cự tuyệt, "Hàn Tủy Hỏa kia ngoại trừ là đan hỏa bát phẩm, ngoài việc có tác dụng với đan sư, còn có công dụng tẩy tủy, lần này có rất nhiều người để mắt tới. Ta cũng phải dựa vào tên tuổi của sư tỷ mới miễn cưỡng lấy được. Cho nên không thể chờ! Nếu không, ai biết sẽ bị ai chặn lại?"

Lại nghi ngờ nhìn hắn, "Bùi sư đệ, ta nhớ trước khi ngươi vào tông đã dám trộm Thối Cốt Đan của ta để tu luyện, loại khí phách không sợ chết theo đuổi đại đạo như ngươi, nói thẳng ra, đến bây giờ sư huynh vẫn rất bội phục. Nhưng ngươi mới tiến tông mấy ngày, vì sao đã trở nên sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau như thế?"

Không sợ chết cái búa!

Đó là hệ thống thiểu năng.

Hắn giống loại người không có đầu óc đó sao?

"Sư huynh, không phải ta đang sợ hãi." Ngay trước mặt Trịnh Kinh Sơn, Bùi Lăng nghĩ một đằng nói một nẻo, "Ta chỉ lo lắng mình có thực lực thấp, phụ lòng bồi dưỡng người tài của sư huynh. Đến lúc đó, chẳng phải để sư huynh lãng phí thời giờ sao?"

Trịnh Kinh Sơn nhìn chằm chằm hắn một lát, thấy người sư đệ này ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn ánh mắt sáng ngời, không hề lùi bước, lúc này mới thoải mái, lời nói thấm thía: "Bùi sư đệ, cần phải biết trên con đường tranh giành đại đạo này, không tiến tất lùi! Nhất là loại tu sĩ xuất thân hàn vi như ngươi, một bước thụt lùi, từng bước thụt lùi, sau trăm năm nhớ lại, hối tiếc không kịp, cũng không có cơ hội nữa."

"Với sự rộng lớn của Thánh tông, sẽ có rất nhiều đệ tử, mặc dù ít người có được tư chất như ngươi, nhưng tuyệt đối không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không anh dũng tiến tới, hơi đi sai bước, chắc chắn chẳng khác gì người thường!"

"Đến lúc đó, chắc chắn sẽ giống với vô số tiền bối, nóng vội đi qua trăm năm, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng."

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, cúi đầu nghe dạy bảo: "Vâng, lời nói của sư huynh như đánh thức kẻ mê đắm, sư đệ nhất định ghi nhớ trong lòng!"

Nói là nói vậy, hắn sẽ không đi làm chuyện chịu chết, cửu tử nhất sinh càng khỏi phải bàn.

Lúc đang muốn hỏi thăm cặn kẽ tình hình nhiệm vụ, tiểu viện lại bị gõ vang, Trịnh Kinh Sơn mở trận pháp, chỉ thấy ba người một nữ hai nam mặc đồ nội môn đệ tử đi vào.

Ba người kia mơ hồ coi nữ tu là chủ.

Nữ tu áo gai váy trắng, đầu quấn vải trắng, cách ăn mặc như quần áo tang. Khuôn mặt nàng như vẽ, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng cẩn thận nhìn lại, toàn thân không có chút nhân khí nào như một bộ nữ thi biết di chuyển.

Hơn nữa dáng người nhỏ gầy hơn nữ tử bình thường, trên lưng lại cõng một bộ quan tài cực kỳ cầu kỳ.

Không biết bộ quan tài kia làm từ tài liệu gì, thoạt nhìn toàn thân đen nhánh, nhìn kích cỡ có thể chứa ít nhất ba người, toàn thân quan tài phủ đầy lá bùa, còn cần mấy sợi xiềng xích khóa chặt nó lại.

Dù là như thế, lúc nữ tu này đến gần, Bùi Lăng vẫn nghe được bên trong hắc quan vang lên tiếng gõ nặng nề, một cái, một cái, lại một cái, còn kèm theo tiếng động sắc nhọn khi móng tay xẹt qua quan tài, khiến hắn cảm thấy trong lòng buồn bực như muốn đứng dậy né tránh.

Hai tên nam tu một người áo xanh, một người áo lam.

Tuổi tác tu sĩ áo xanh còn trẻ, da mặt trắng nõn; vẻ ngoài tu sĩ áo làm khá già, thoạt nhìn hơi trung thực.

Trịnh Kinh Sơn đưa tay ra miễn lễ, sau khi gọi dậy, liền giới thiệu với Bùi Lăng: "Ba vị này đều là đệ tử trong một mạch Kiêm Tang ta."

Nữ tu tên là u Dương Tiêm Tinh, tu vi là Trúc Cơ trung kỳ, thực lực đứng đầu một mạch Kiêm Tang, cũng là trợ thủ đắc lực của Trịnh Kinh Sơn; nam tu áo xanh tên là Phương Cát, Trúc Cơ sơ kỳ, kiêm tu y độc; tu sĩ áo lam là Tiết Huỳnh, Trúc Cơ sơ kỳ, sở trường trận pháp.

"Ta đã thông báo tình hình nhiệm vụ cụ thể với Tiêm Tinh." Trịnh Kinh Sơn liếc nhìn ba người, trầm giọng nói, "Gần đây nội môn không yên ổn, lần này đi vào lòng đất, tất nhiên có khó khăn trắc trở, các ngươi chắc chắn phải cẩn thận!"

Ba người cùng nhau ôm quyền đồng ý.

Trịnh Kinh Sơn lại nói: "Nhiệm vụ thất bại cũng không sao, nhưng phải đảm bảo tính mạng của Bùi Lăng. Nếu gặp phải nguy hiểm..."

u Dương Tiêm Tinh lập tức nói: "Mạch chủ xin yên tâm, chỉ cần ba người chúng ta còn lại một hơi, quyết không để Bùi sư đệ xảy ra sơ suất gì! Dù ba người chúng ta không còn lại chút sức nào, nhất định sẽ xả thân cản ở phía sau cho Bùi sư đệ!"

Chương 107: Nhiệm vụ nội môn (2)

Bùi Lăng nghe vậy nhìn nàng một cái, thầm nghĩ đến lúc đó nhất định phải đề phòng vị sư tỷ này.

Dù sao hắn đã từng gặp cái gọi là tình nghĩa đồng môn ở Trọng Minh tông, thật sự đến lúc chạy trối chết, u Dương Tiêm Tinh này không ném hắn lại để cản ở phía sau, đã được tính là lòng dạ tốt bụng.

"Tốt!" Trịnh Kinh Sơn tỏ vẻ khen ngợi nhìn u Dương Tiêm Tinh, chậm rãi nói, "Giao nhiệm vụ cho ngươi, ta cũng yên tâm."

Nói xong xua tay, "Đã vậy, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức xuất phát!"

Cùng lúc đó, bên tai Bùi Lăng truyền tới một giọng nói mờ mịt, "Bùi sư đệ, ta đặt một tấm Bách Lý Độn Hình Phù trong tay của ngươi, nếu không thể thành công, ngươi lập tức dùng nó rút lui đến chỗ an toàn."

Hắn nhanh chóng liếc qua Trịnh Kinh Sơn, chỉ thấy vị sư huynh này không hề nhìn mình lấy một cái, vô cùng mong đợi nhìn chằm chằm ba người u Dương Tiêm Tinh, vẻ mặt chân thành tha thiết, ánh mắt nóng bỏng, khóe mắt đuôi lông mày đều là sự tín nhiệm và nể trọng bọn họ.

Bùi Lăng lặng lẽ rụt tay vào trong tay áo, đầu ngón tay nhanh chóng mò được một tấm phù lục xa lạ.

Trong lòng hắn hơi thoải mái, quả nhiên, dù nói ba hoa chích chòe như thế nào, đãi ngộ của thiên tài vẫn khác biệt!

Trịnh Kinh Sơn vội vàng thúc giục, một đoàn người không dám trì hoãn, sau khi vội vàng tạm biệt, quay người rời khỏi Khô Lan tiểu viện, u Dương Tiêm Tinh liền phân phó Tiết Huỳnh: "Đến Uyên khẩu trước."

Tiết Huỳnh khẽ gật đầu, lấy ra một cái trận bàn, một trận ô quang phun ra nuốt vào, mở ra một kẽ nứt ở cách đó không xa, triệu hồi ra một U Hồn hình thú khổng lồ.

U Hồn kia vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ một chút, đột nhiên mở cái miệng rộng, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai một ngụm nuốt bốn người vào!

Lúc đầu Bùi Lăng giật mình, nhưng thấy ba người u Dương Tiêm Tinh thờ ơ, nên cố kìm nén không làm ra hành động dư thừa.

Quả nhiên, sau khi bị nuốt vào trong bụng U Hồn, xung quanh hiện ra cảnh tượng kỳ quái, dưới chân như một mảnh hư vô, lại vững vàng như đứng trên đất bằng, chỉ nghe tiếng gió vun vút bên tai như đang nhanh chóng di chuyển.

Ba người u Dương Tiêm Tinh đánh giá Bùi Lăng, thấy hắn không hoảng sợ, vẻ mặt khác nhau.

Sau khi u Dương Tiêm Tinh hơi híp mắt lại, lập tức bắt đầu sắp xếp cho hai người đồng bạn: "Lần này mục đích chủ yếu là Hàn Tủy Hỏa, sau khi đến đó phải tốc chiến tốc thắng, Phương Cát, trước tiên ngươi chia chút Ích Độc Đan, cho Bùi sư đệ thêm hai viên, tu vi của hắn quá yếu. Tiết Huỳnh, lần này ngươi không cần công khai lộ diện, ở phía sau bày trận là được, chú ý bảo vệ tốt Bùi sư đệ."

Tiết Huỳnh trung thực đồng ý.

Phương Cát lại như cười mà không phải cười nhìn Bùi Lăng, lên tiếng: "u Dương sư tỷ, mạch chủ đã coi trọng nhiệm vụ lần này như vậy, không tiếc để ngài tự mình dẫn đội, vì sao chỉ phái ta và Tiết sư huynh giúp trợ? Không phải chúng ta sợ hãi, chỉ là tu vi của vị Bùi sư đệ này thật sự quá thấp, lúc này xuống Uyên Ngục, nếu vận khí không tốt, biết đâu chúng ta hơi sơ sẩy một chút, người ta không có nữa, vậy phải ăn nói với mạch chủ thế nào?"

"Mạch chủ sẽ tự quyết định." u Dương Tiêm Tinh liếc nhìn hắn ta, từ tốn nói, "Binh giỏi ở chỗ thần tốc, ít người còn có thể đánh bên Miêu mạch chủ không kịp trở tay, nhiều người sẽ dễ xảy ra biến cố. Sao nào, ngươi cảm thấy việc ngươi có thể nghĩ ra được, mạch chủ sẽ không nghĩ ra sao?"

Phương Cát vội vàng cúi đầu: "Không dám, ta chỉ sợ làm chậm trễ lời dặn dò của mạch chủ."

"Đây là việc do ta cân nhắc." u Dương Tiêm Tinh không khách sáo nói, "Ngươi chỉ cần nghe theo phân phó của ta là được."

"... Vâng." Phương Cát hơi khựng lại, khom lưng đồng ý.

u Dương Tiêm Tinh không để ý hắn ta nữa, chuyển sang Bùi Lăng: "Gần đây tình trạng một mạch Kiêm Tang ta không tốt lắm, đã vậy rồi mạch chủ còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt nhiệm vụ Hàn Tủy Hỏa, trở mặt với trung ngũ mạch, không chỉ Phương Cát không hiểu, ngay cả ta cũng cảm thấy mạch chủ quá hào phóng với ngươi. Ta không biết vì sao mạch chủ luôn sáng suốt lại muốn mạo hiểm vì ngươi, nhưng ngươi đừng làm mạch chủ thất vọng!"

"Ta chắc chắn không phụ Trịnh sư huynh khổ tâm bồi dưỡng." Bùi Lăng nghiêm mặt trả lời, lại càng siết chặt Bách Lý Độn Hình Phù trong tay áo, quyết định đợi lát nữa chỉ cần tình huống có gì bất bình thường, hắn sẽ đi ngay.

Hắn cảm thấy hơi lo sợ, trước đó ở Lộc Tuyền thành, thấy Trịnh Kinh Sơn vô cùng oai phong còn tưởng đó là bắp đùi to lớn rắn chắc.

Nhưng bây giờ xem ra, hình như không giống tượng tượng của hắn lắm?

"Có nên đá Trịnh Kinh Sơn, tìm chỗ dựa khác không?" Bùi Lăng suy nghĩ, "Vấn đề là thời gian nhập môn của ta quá ngắn, còn chưa hiểu rõ toàn bộ tình huống trong Trọng Minh tông... Được rồi, đi một bước xem một bước. Nếu tiếp theo gặp người thích hợp hơn, lại đổi chỗ dựa cũng không muộn."

Nghĩ tới đây, hắn lại mắng chửi hệ thống trong suy nghĩ một trận, nghĩ đến hắn khiêm tốn ở trong Bùi phủ nhiều năm như vậy, nếu không phải hệ thống liên tục đánh hắn trở tay không kịp, hắn đâu cần ăn bữa hôm lo bữa mai như bây giờ?

Sau khi u Dương Tiêm Tinh nhắc nhở Bùi Lăng lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Phương Cát và Tiết Huỳnh cũng không lên tiếng, trong bụng U Hồn lập tức trở nên yên lặng, chỉ nghe tiếng gió rít gào.

Chương 108: Cảm Mộng lâm (1)

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng gió dừng lại, tình cảnh kỳ quái xung quanh hơi vặn vẹo, chẳng mấy chốc bốn người đã xuất hiện cạnh một mép vực to lớn.

Miệng vực cực kỳ rộng rãi, đứng ở vị trí của bọn họ căn bản không thấy bờ bên kia, chỉ có thể thấy mặt đất dưới chân trụi lủi để lộ ra nham thạch, số nham thạch này khác với những chỗ khác, là màu tro cốt để lộ ra vẻ âm u đầy tử khí.

Không biết có phải vì lý do này, khiến những nơi nhìn thấy không có một ngọn cỏ, chỉ thỉnh thoảng có vài cọng cây khô hình dạng vặn vẹo như yêu quỷ, đứng sừng sững ở chỗ gần chỗ xa.

Thỉnh thoảng có một loại quạ trên cánh hiện ra hỏa diễm màu lam nghỉ lại ở đầu cành, tròng mắt đỏ ngòm, lúc yên tĩnh nhìn sang rất đáng sợ.

Bùi Lăng nhìn vào trong vực sâu, xuống phía dưới chưa đến vài chục trượng đã có hắc vụ bốc lên, ngăn cản tầm nhìn.

Càng đi đến trung tâm thì hắc vụ kia càng nồng đậm, tạo thành mấy cột sương mù đứng thẳng giữa vòm trời, khiến mặt trời ở trên đỉnh đầu cũng hơi u ám mịt mù.

Phần vách vực lộ ra ngoài cũng là kiểu đất cằn sỏi đá, đỏ thẫm đan xen uốn lượn như vết sẹo, biến mất dưới lớp hắc vụ đậm đặc.

Bùi Lăng hơi rung động đánh giá một màn này, vô thức hỏi: "Nơi này... Còn ở trong tông môn sao?"

Dù sao từ lúc hắn bước xuống Trảm Trần đài, những nơi hắn từng thấy dù là nội môn hay ngoại môn, tuy đồng môn và quy củ đều cực kỳ nham hiểm, nhưng ít ra hoàn cảnh vẫn khá tốt.

Khắp nơi cỏ cây sum suê, chim hót hoa nở.

Lúc này đứng bên cạnh mép vực sâu, lại lộ ra vẻ tĩnh mịch hoang vu như ngày tận thế.

Dù là vô số sơn phong ngoại môn trong biển mây cuồn cuộn, hay là tiểu viện yên tĩnh nằm giữa vườn hoa lan ở nội môn, đều có vẻ không hợp nhau.

"Cũng coi như trùng hợp." Ba người u Dương Tiêm Tinh không để ý Bùi Lăng, "Sắp đến lần cổ triều dao động tiếp theo, trước tiên sử dụng Ích Độc Đan, đợi chút nữa không được kéo dài thời gian!"

Sau một lúc lâu, hắc vụ tạo thành cột sương mù hơi lắc lư, đột nhiên hơi lún xuống đáy vực một chút xíu.

Sương mù trong vực sâu cũng bắt đầu quay cuồng như nước đun sôi.

Ở dưới hắc vụ vang lên tiếng gào thét nặng nề xa xăm như đang cuồng loạn giãy giụa.

Không đợi Bùi Lăng nghiêng tai lắng nghe, u Dương Tiêm Tinh một phát bắt được cánh tay hắn, quát khẽ: "Đi!"

Ngay sau đó, nàng đã kéo Bùi Lăng nhảy xuống vực sâu, Phương Cát, Tiết Huỳnh cũng theo sát phía sau, thả người nhảy lên.

Như một cục đá bị ném vào trong nước dần sôi trào mãnh liệt, trong hắc vụ xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ ngắn ngủi.

Mấy lá bùa bị xé nát cuốn theo làn sương mù vào trong vòng xoáy, trên giấy lóe ánh sáng nhạt lại bị hắc vụ xâm chiếm từng bước gần như không còn, không lưu lại chút dấu vết nào.

Cùng lúc đó, nội môn, chỗ ở của một mạch Chiêu Xuyên.

Trong mật thất, trong lòng Miêu Thành Dương có cảm giác, thu công đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Chỉ thấy trên bàn có một lá bùa đang thiêu đốt, vốn trên giấy không có vật gì, lại nhanh chóng hiện ra một hàng chữ: "Trịnh Kinh Sơn muốn lấy Hàn Tủy Hỏa cho Bùi Lăng, u Dương Tiêm Tinh dẫn đội, đã vào Cổ Uyên."

"Hàn Tủy Hỏa?" Miêu Thành Dương khẽ nhíu mày, tự nói, "Là đám Hàn Tủy Hỏa mà trung ngũ mạch đã quyết định nội bộ?"

Trong nội môn có rất nhiều người biết Hàn Tủy Hỏa, đó là hàn khí trong lòng đất ngưng kết tới trình độ nhất định, tùy duyên đản sinh ra thiên địa linh hỏa. Trong mắt rất nhiều người, công dụng tẩy tủy còn cao hơn cả luyện đan.

Dù sao luyện đan cần thiên phú, nhưng có người tu hành nào lại từ chối việc tẩy luyện cốt tủy, đúc thành căn cơ mạnh hơn?

Lần này Hàn Tủy Hỏa xuất hiện, nội môn đã ngầm đấu đá một trận, cuối cùng là một vị mạch chủ trung ngũ mạch thắng được, dự định đưa nó cho người nhà của mình.

Ngay từ đầu Trịnh Kinh Sơn đã từ bỏ trận tranh đấu này, dù sao một mạch Kiêm Tang không có luyện đan sư, Trịnh Kinh Sơn cũng không có người thân nào cần chiếu cố.

Bây giờ lại đắc tội trung ngũ mạch vì Bùi Lăng?

Điều này khiến Miêu Thành Dương một lòng báo thù cũng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên.

Suy nghĩ một chút, hắn ta gọi thủ hạ của mình tới: "Gần đây động tĩnh bên thượng tam mạch thế nào? Có chú ý đến việc Hàn Tủy Hỏa không?"

Thủ hạ lắc đầu nói: "Gần đây sư huynh sư tỷ thượng tam mạch vẫn như thường."

Miêu Thành Dương không yên lòng hỏi: "Gần đây Trịnh Kinh Sơn không đi tìm bọn họ xin giúp đỡ sao?"

Thấy thủ hạ vẫn lắc đầu, hắn ta hơi trầm ngâm.

Lệ chân truyền bế quan, thượng tam mạch cũng không có dấu hiệu xen vào... Nói cách khác, lần này không tiếc đắc tội trung ngũ mạch cũng muốn tranh đoạt Hàn Tủy Hỏa, là do Trịnh Kinh Sơn tự chủ trương?

Nhưng hắn ta mưu đồ gì?

Đương nhiên cũng có thể là cạm bẫy.

Nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì Trịnh Kinh Sơn không biết bên cạnh mình có người của hắn ta.

Miêu Thành Dương đang do dự không quyết, lại có người đến bẩm báo: "Mạch chủ, Trịnh Kinh Sơn tới, nói là muốn khiêu chiến mạch chủ."

"Hả?" Miêu Thành Dương khẽ giật mình, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, "Nói cho hắn biết, ta tu luyện tới thời cơ quan trọng, hôm nay tha cho hắn một mạng, để hắn cút! Chờ tu luyện xong, chắc chắn sẽ san bằng Khô Lan tiểu viện của hắn!"

Chương 109: Cảm Mộng lâm (2)

Nói xong lại dặn dò thủ hạ, "Ta đến đáy vực một chuyến, xem có cơ hội lấy đầu Bùi Lăng kia tế bái Thành An hay không. Ngươi ở lại nơi này, nếu hơn nửa ngày sau mà ta chưa về, nói rõ ràng mọi chuyện với người Chu gia, mời bọn họ chuyển lời cho Chu chân truyền."

Lúc Miêu Thành Dương khởi hành, Bùi Lăng còn đang cố gắng giãy giụa ở biên giới cái chết.

Lạnh.

Quá mẹ nó lạnh!

Đây là cảm giác sau khi Bùi Lăng tiến vào hắc vụ, hắn không khỏi nhớ lại tình hình lần đầu tiên gặp Hiểu Nghê và Vụ Liễu, khi đó trên Huyền Cốt Lăng m Chu cũng nổi hắc vụ lên bốn phía, sương mù tụ lại như cột... Chắc hẳn tọa giá của Lệ tiên tử cũng liên quan đến cái vực sâu này?

Nhưng hắc vụ trên Huyền Cốt Lăng m Chu chỉ xuất hiện khoảng thời gian ngắn ngủi, đã khiến Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên chật vật không chịu nổi.

Vực sâu trước mắt lại như không có điểm cuối, Bùi Lăng cũng không biết đã rơi xuống bao lâu, chỉ cảm thấy cả người đã sắp đông cứng, vẫn là u Dương Tiêm Tinh phát hiện không đúng, kịp thời chuyển vận một chút linh lực qua để bảo vệ tâm mạch của hắn, hắn mới không hoàn toàn mất ý thức.

Sau một lúc lâu, hắn đang thoi thóp lại thấy bên eo ba người u Dương Tiêm Tinh hiện ra huỳnh quang nhàn nhạt. Sau đó, ở một vị trí vách vực cách đó không xa truyền ra lực hút, hút cả bốn người vào trong.

"Sư tỷ." Bùi Lăng đầu choáng mắt hoa bò dậy từ dưới đất, chỉ thấy Phương Cát nhìn hắn với ánh mắt chán ghét không chút che giấu, hỏi u Dương Tiêm Tinh, "Đợi lát nữa ai dẫn theo tên rắc rối này? Nếu không hắn không thể sống sót đến khi vào Cảm Mộng lâm."

u Dương Tiêm Tinh nhíu mày, theo dự định ban đầu của nàng, đương nhiên để Phương Cát kiêm tu y độc dẫn theo Bùi Lăng sẽ an toàn hơn.

Nhưng bây giờ thái độ này của Phương Cát...

Mặc dù nàng có tu vi cao nhất lại là sư tỷ, nếu cưỡng ép hạ lệnh, Phương Cát cũng không dám chống lại, nhưng lúc ở trong bụng U Hồn đã nhắc nhở Phương Cát một lần, nếu tiếp tục ép buộc, chẳng may Phương Cát lá mặt lá trái... Suy nghĩ một chút, u Dương Tiêm Tinh nói: "Bùi sư đệ, chút nữa ngươi đi theo Tiết Huỳnh."

Bùi Lăng cúi đầu nói: "Vâng."

Hắn nhanh chóng đánh giá bốn phía, dường như nơi này là một hang động đá vôi trong vách núi.

Xung quanh là từng khối đá kỳ quái lởm chởm, mặt đất gồ ghề nhấp nhô, trên đỉnh đầu cũng có vô số thạch nhũ treo ngược cứ như một thanh kiếm sắc bén đang treo cao. Có lẽ chịu ảnh hưởng của hắc vụ, nơi này rất lạnh lẽo, mơ hồ thấy được dấu vết băng sương ở trên vách đá. Còn có một vài động vật nhỏ không biết tên sinh sống ở đây, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng nhảy chồm qua như quỷ mị.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng thở dài ở trong lòng, sớm biết lần này nguy hiểm như thế, hắn không nên nghe lời Trịnh Kinh Sơn chăm chỉ tu luyện!

Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì ôm quyền nói với Tiết Huỳnh: "Tiết sư huynh, đợi lát nữa còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn."

Vẻ ngoài Tiết Huỳnh thật thà, trầm mặc ít nói, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.

Thế là u Dương Tiêm Tinh đi đầu, Tiết Huỳnh đi cuối, Phương Cát và Bùi Lăng ở giữa, bốn người đi sâu vào trong hang động đá vôi.

Có ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ hộ tống, trong đó u Dương Tiêm Tinh là Trúc Cơ trung kỳ, cả quãng đường vô cùng thuận lợi, thỉnh thoảng xuất hiện chút vấn đề, Bùi Lăng còn chưa phát hiện, đã bị người trước kẻ sau tiêu diệt.

Chỉ là sau khi đi một đoạn đường, u Dương Tiêm Tinh đi phía trước đột nhiên dừng lại, cẩn thận nói: "Phía trước là Cảm Mộng lâm, tất cả cẩn thận!"

"Bùi sư đệ, Cảm Mộng lâm có thể khiến tu sĩ rơi vào ảo giác, lạc lối trong đó." Lúc này Tiết Huỳnh mãi không lên tiếng lại khẽ nói với Bùi Lăng, "Đến lúc đó ngươi nhất định nhớ kỹ, mặc kệ thấy cái gì cũng không cần để ý, nhất định không thể rời khỏi đội ngũ!"

Nói xong không biết rút ra một cây côn gỗ từ chỗ nào, ra hiệu hắn bắt lấy, "Tiếp theo ngươi nhất định phải nắm chặt cây gậy gỗ này, cho đến khi rời khỏi Cảm Mộng lâm."

Bùi Lăng không cần hắn ta nói lần thứ hai, lập tức nắm chặt gậy gỗ, trịnh trọng nói: "Sư huynh yên tâm, ta nhất định không buông tay."

Không đi được bao lâu, hắn thấy cách đó không xa có vô số dây leo huyết sắc rũ xuống từ đỉnh động, cuộn thành từng cục, kéo dài vô tận như thác nước huyết sắc trút thẳng xuống, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ.

Chỉ là nhìn kỹ lại, dường như những sợi dây leo kia cũng không phải thực thể, mà như ảo ảnh, hiện ra vầng sáng mông lung.

Bùi Lăng chỉ liếc nhìn thật nhanh đã cảm thấy trong đầu hơi choáng váng, hắn không dám nhìn, vội vàng cúi đầu xuống, chợt giật mình: Vốn mình đang nắm lấy gậy gỗ, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành bàn tay mềm mại của một thiếu nữ.

Hắn giật mình, vô thức nhìn lên theo bàn tay tinh tế trắng nõn, lại là một khuôn mặt trắng nõn mềm mại như cánh hoa, yểu điệu như vầng trăng, đó là Lệ tiên tử!

Lệ tiên tử?

Bùi Lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, còn không kịp suy nghĩ, đã thấy Lệ tiên tử kéo tay hắn một cái, ra hiệu hắn đuổi theo mình, đi ra sau một lùm dây leo ở bên cạnh.

Nàng muốn dẫn ta đi đâu... Trong lòng Bùi Lăng mơ hồ phát hiện không đúng, nhưng lại cảm thấy mình không thể chống đối người trước mặt.

Chương 110: Ác quỷ trong rừng

Hắn vô thức đi theo mấy bước, linh cảm chẳng lành càng rõ ràng hơn, khó khăn lắm hắn mới đứng lại được, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn khiến hắn lập tức tỉnh táo, lại phát hiện không biết từ lúc nào mình đã một thân một mình đi vào trong dây leo, ba vị đồng bạn Trúc Cơ kỳ đều đã biến mất!

Bùi Lăng giật mình, vội vàng muốn rút tay ra khỏi tay "Lệ tiên tử", đồng thời há miệng cầu cứu, nhưng "Lệ tiên tử" nắm rất chặt cứ như một vòng sắt, nắm chặt tay hắn không chịu thả lỏng chút nào.

Bùi Lăng cố gắng kêu cứu, lại không phát ra thanh âm nào, như rơi vào ác mộng.

Dường như phát hiện hắn đang giãy giụa, "Lệ tiên tử" lại càng tỏ ra quyến rũ hơn, thậm chí chủ động cởi một bên áo ngoài để lộ ra nửa vai, đầy ham muốn đứng nhìn hắn, vẻ quyến rũ thể hiện rõ trên nét mặt.

Nhưng vào lúc này đừng nói biết là hàng giả, dù Lệ tiên tử thật đứng ở chỗ này, đã biết đối phương bụng dạ khó lường, sao Bùi Lăng có thể bị lừa?

Hắn vật lộn một phen không có kết quả, thậm chí trong đầu chìm vào hôn mê, ý thức cũng bắt đầu đắm chìm, biết tình huống không ổn, hắn dùng hết chút tỉnh táo cuối cùng trở tay rút Yếm Sinh Đao ở sau lưng ra, hung hăng chém về phía "Lệ tiên tử"!

"Lệ tiên tử" thấy lưỡi đao chém tới, không khỏi thay đổi sắc mặt, muốn trốn vào trong ngực hắn, Bùi Lăng thấy thế không hề chậm trễ đưa tay ra, một tay vặn gãy cổ nàng.

"Răng rắc!"

Tiếng cổ bị bẻ gãy giòn giã vang lên, cùng lúc đó, dây leo bay múa xung quanh như hơi dừng lại, chợt "thi thể" "Lệ tiên tử" lập tức bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một ác quỷ mặt xanh nanh vàng, vặn vẹo dữ tợn.

Ác quỷ này cao hơn Bùi Lăng ba trượng có thừa, hai gò má điêu khắc đồ văn phức tạp, đầu mọc sừng thú, sau mông có cái đuôi dài như roi thép, phía sau có lông như lông Khổng Tước, cuối đuôi bén nhọn như chùy, hiện ra ánh sáng đen nhánh, vừa nhìn đã biết ngay lực sát thương.

Toàn thân nó trần trụi, cơ bắp cứng rắn, ở ngực và bên hông buộc vải vóc huyết sắc che lấp. Nhìn từ lồng ngực chập trùng, cái này mẹ nó lại là nữ quỷ!

Có lẽ vì giới tính, trên đầu nó còn đội một cái vòng hoa không phù hợp với vẻ ngoài.

Lấy dây leo huyết sắc làm chủ thể, điểm xuyết từng đóa hoa cánh kép thuần trắng, thoạt nhìn có cảm giác xinh đẹp như mộng ảo.

Trong đôi mắt đỏ ngầu của ác quỷ hiện ra sát cơ, cúi đầu lạnh lùng nhìn Bùi Lăng, bỗng nhiên một chiếc đuôi dài gào thét đâm xuyên xuống!

Đến tận bây giờ Bùi Lăng vẫn bị nó nắm chặt bàn tay, thấy không thể né tránh, trong lòng hung ác, Yếm Sinh Đao thay đổi phương hướng, dứt khoát chém về phía cánh tay đang giữ chặt mình.

"Tỉnh!" Vào thời khắc mấu chốt, bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh, tinh thần của Bùi Lăng chấn động, lúc lại ngước mắt nhìn, cảnh vật xung quanh đã thay đổi: Ác quỷ đã biến mất dạng, không biết cây gậy gỗ mà mình luôn cầm trong tay đã biến thành một sợi dây leo từ khi nào.

Sợi dây leo sinh ra vô số sợi rễ nhỏ bé đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, theo hô hấp, hấp thu máu của hắn.

u Dương Tiêm Tinh áo gai quần áo trắng, trên đầu vải trắng bồng bềnh, mắt lạnh như sao đang dùng hai ngón tay ngọc nhỏ dài giữ lấy lưỡi đao Yếm Sinh Đao, khiến nó dừng lại ở nơi đã sắp chạm đến da thịt của Bùi Lăng.

Vốn trước đó đã để Tiết Huỳnh dẫn đường cho Bùi Lăng, bây giờ lại không thấy tăm hơi.

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, vốn hắn vô cùng cẩn thận theo Tiết Huỳnh, lúc này lại không phải Tiết Huỳnh tới cứu hắn, mà là u Dương Tiêm Tinh dẫn đội... Chẳng lẽ Tiết Huỳnh đã khó tự bảo vệ? Hay là người này cố ý hành động?

Hắn không kịp hỏi thăm u Dương Tiêm Tinh, dường như nổi giận vì huyễn cảnh bị phá, sau khi dây leo xung quanh yên lặng một lúc ngắn ngủi, cùng nhau bộc phát, vô số dây leo quấn lấy nhau lao về phía Bùi Lăng và u Dương Tiêm Tinh!

"Đứng nguyên đây, đừng rời khỏi ta vượt qua một trượng." u Dương Tiêm Tinh hơi nhíu mày dặn dò Bùi Lăng một câu, chợt đưa tay trái ra, móng tay vốn trắng bệch đón gió dài ra, gần như trong chớp mắt đã dài được một tấc, màu sắc đen như mực, thoạt nhìn quỷ dị đáng sợ. Chỉ một chút, đã cắt đứt sợi dây leo đâm vào lòng bàn tay Bùi Lăng, sợi dây leo vừa đứt, bên trong lại không chảy ra chất lỏng của thực vật, mà là máu đỏ tươi.

Ngay sau đó, khí thế của u Dương Tiêm Tinh tăng cao, trong nháy mắt đã đến tình trạng khiến Bùi Lăng hết hồn, mười móng tay của nàng cùng dài ra, cánh tay bắt chéo đột nhiên vạch một cái, lấy đó làm trung tâm, mười đạo trảo ấn màu đen lập tức khuếch tán ra xung quanh, chặt đứt toàn bộ dây leo vây quanh.

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, vị sư tỷ này thật mạnh!

u Dương Tiêm Tinh lại là tỏ vẻ nghiêm nghị, vẻ mặt không hề tốt hơn, lôi kéo Bùi Lăng bỏ chạy.

Bùi Lăng đang không hiểu, lại thấy đoạn dây leo rơi xuống đất nhanh chóng trưởng thành dây leo mới, sau đó càng nhiều sợi dây leo quấn lấy hai người.

Không chờ bọn họ chạy xa, vô số dây leo mới cũ đuổi theo từ phía sau, u Dương Tiêm Tinh hóa ngón tay thành trảo, bẻ vụn sợi dây leo quấn quanh hai người.

Vào lúc này, trong sợi dây leo đột nhiên chìa ra một nụ hoa trắng noãn không tì vết, giống hệt với bông hoa nở rộ ở vòng hoa trên đầu ác quỷ trong huyễn cảnh.

Chương 111: m Dương sái bồn (1)

Sau khị nụ hoa này xuất hiện, nhanh chóng nở rộ, hương hoa trong lành thanh nhã tràn ngập trong rừng, mặc dù Bùi Lăng lập tức ngừng thở nhưng vẫn hốt hoảng sinh ra huyễn cảnh, trong mông lung lại thấy Lệ tiên tử xuất hiện, làm da trắng hơn tuyết, làn váy đen chấm đất, dáng vẻ xinh đẹp.

Chỉ nghe u Dương Tiêm Tinh hừ lạnh một tiếng, tay đánh ra phù lục, phù lục hóa thành hỏa diễm đánh trúng nụ hoa, đốt sạch nó, không còn nơi tỏa ra hương hoa, chẳng mấy chốc mùi hương tiêu tán, lúc này Bùi Lăng mới tỉnh táo lại.

Không đợi Bùi Lăng thả lỏng một hơi, bắp chân xiết chặt, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ, cúi đầu xem xét, lại là một sợi dây leo chui ra từ lòng đất cuốn lấy bắp chân của hắn, đồng thời thân dây leo đã đâm vào bắp chân của hắn.

u Dương Tiêm Tinh phát hiện sự khác thường, một tay xé đứt sợi dây leo, nhưng lần trì hoãn này, toàn bộ sợi dây leo phía sau đã đuổi theo, lại bao vây hai người.

Sợi dây leo đâm về phía hai người, hai tay u Dương Tiêm Tinh hóa thành hắc trảo đón địch, trong chốc lát ngắn ngủi đã xé nát không biết bao nhiêu sợi dây leo, nhưng sợi dây leo càng giết càng nhiều, hắc trảo nhanh chóng nhuộm thành huyết trảo.

Thấy rất nhiều dây leo đều không làm gì được hai người, trong rừng dây leo càng ngày càng nở ra nhiều nụ hoa.

u Dương Tiêm Tinh hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra hỏa phù đánh về phía nụ hoa.

Trong dây leo lại xuất hiện sự thay đổi, sinh ra gai dây leo, bắn về phía hai người như mưa.

Mười ngón tay u Dương Tiêm Tinh múa ra vô số tàn ảnh, chặn lại toàn bộ gai dây leo.

Một sợi dây leo bỗng nhiên thò ra từ sau lưng u Dương Tiêm Tinh, đâm vào đầu u Dương Tiêm Tinh.

Bùi Lăng vội vàng vung Yếm Sinh Đao, chém về phía sợi dây leo.

Ầm!

Một tiếng vang nặng nề, hai tay Bùi Lăng tê rần, không những không thể ngăn cản sợi dây leo, thậm chí còn suýt nữa bị lực phản chấn đánh bay!

Bùi Lăng hoảng sợ, hắn căn bản không kịp lên tiếng nhắc nhở, nhưng lúc này đã thấy u Dương Tiêm Tinh cũng không quay đầu lại, sợi dây leo đột nhiên bị năm đạo trảo ấn cắt thành vài khúc, rụng lả tả trên mặt đất...

Bùi Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi hắn vui vẻ, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn đã về Bùi gia, sau lưng như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, lại thấy đám mỹ nhân trong Diễm Cốt La Sát Đồ vẻ mặt khác nhau, đều đang không chớp mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đầy khát vọng và tham lam, hận không thể lập tức túm lấy hắn vào trong tranh, rút gân lột da, bóc lột đến tận xương tuỷ...

"Phá!"

Bên tai vang lên một tiếng nổ vang, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, tu vi của hắn quá thấp, vừa rồi lại vô tình lạc lối trong Cảm Mộng lâm.

Vội vàng đánh giá xung quanh, Bùi Lăng càng thấy tê cả da đầu.

Sợi dây leo càng giết càng nhiều, trong khoảng thời gian hắn nhập mộng, cũng không biết u Dương Tiêm Tinh đã chém bao nhiêu sợi dây leo, số lượng huyết đằng xung quanh bọn họ đã che khuất bầu trời, hiện tại đừng nói chạy trốn, hắn còn không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc!

Tình cảnh nguy cấp, Bùi Lăng đã không giúp được gì thì thôi đi, thậm chí có vài lần, một mình u Dương Tiêm Tinh có cơ hội giết ra ngoài, nhưng vì mang theo tên rắc rối là hắn, một lần nữa bị ép trở về.

Còn tiếp tục như vậy, hai người đều chạy không thoát!

Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, bỗng nhiên nói: "u Dương sư tỷ, một mình ngươi đi đi!"

Hắn chuẩn bị sử dụng lá bùa mà Trịnh Kinh Sơn cho.

Dù Trọng Minh tông là loại tông môn nham hiểm, u Dương Tiêm Tinh này có thể liều mạng vì hắn đến mức này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Còn tiếp tục như vậy, chờ u Dương Tiêm Tinh cũng bị ép đến tuyệt cảnh, không thể không từ bỏ hắn, thậm chí dùng hắn làm mồi nhử, khi đó đôi bên đều mất mặt.

Chỉ là, khác với suy nghĩ của Bùi Lăng, u Dương Tiêm Tinh nghe nói như thế không chỉ không có ý thuận thế làm theo, ngược lại một phát bắt được cổ tay của hắn, đột nhiên kéo hắn đến bên cạnh.

"u Dương Tiêm Tinh ta luôn nói là làm!" u Dương Tiêm Tinh lạnh lùng trả lời, "Đồng ý với mạch chủ sẽ che chở ngươi lấy được Hàn Tủy Hỏa, chỉ cần ta không chết, sẽ không cho phép sửa đổi lời hứa này."

Phốc!

Sợi dây leo vô cùng vô tận, ngay trong chớp mắt u Dương Tiêm Tinh mất tập trung, một sợi dây leo đột nhiên đâm vào cổ nàng, tuy bị nàng né tránh chỗ yếu hại ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại tạo ra một vết thương đẫm máu trên vai phải.

Chỉ là, u Dương Tiêm Tinh không thèm để ý miệng vết thương của mình chút nào, nàng một tay kéo Bùi Lăng, một tay khác đột nhiên vung lên rất nhiều xiềng xích đang chế trụ quấn quanh hắc quan ở sau lưng!

Quan tài ầm vang bay ra, đánh bay toàn bộ sợi dây leo đang xoắn tới từ bốn phương tám hướng, nặng nề đập trên mặt đất.

Ngay sau đó, u Dương Tiêm Tinh một tay bấm niệm pháp quyết, xung quanh hắc quan dâng lên một luồng huyết vụ, xiềng xích trên đó lập tức đâm vào lòng đất, trong chớp mắt sau đó, vô số xiềng xích dọc theo lòng đất, điên cuồng đâm phá xoắn nát toàn bộ dây leo xung quanh!

"Đi!"

u Dương Tiêm Tinh nhanh chóng nhả ra một chữ, phân biệt phương hướng, chợt kéo Bùi Lăng co cẳng lao nhanh.

Thấy thế, một đôi mắt trong góc tối như đang chớp chớp, lặng yên biến mất.

Chương 112: m Dương sái bồn (2)

Hai người vừa chạy ra khỏi rừng dây leo, sắc mặt u Dương Tiêm Tinh lập tức tái đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sau đó lấy ra một viên đan dược ăn vào.

"u Dương sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Bùi Lăng vội vàng hỏi, lúc này hắn mới chú ý tới, xiềng xích trói chặt hắc quan lại được kéo dài ra từ huyết nhục sau lưng u Dương Tiêm Tinh, trên mấy xiềng xích đều ướt nhẹp toàn là máu.

Quay đầu nhìn lại, trên đường bọn họ chạy ra ngoài trải rộng vết máu lấm ta lấm tấm, nhìn thấy mà giật mình.

Điều này khiến Bùi Lăng rất bất ngờ, hoàn toàn không ngờ trong Trọng Minh tông lại còn có loại đồng môn như u Dương Tiêm Tinh.

"Đả thương một ít nguyên khí, đừng nói ra việc ta vừa sử dụng hắc quan." u Dương Tiêm Tinh ăn đan dược, khí tức bình phục một ít, lạnh giọng phân phó.

Bùi Lăng lập tức gật đầu, hắn cũng không nói cả việc u Dương Tiêm Tinh bị thương.

Vì lúc này đã ra khỏi Cảm Mộng lâm, thoạt nhìn xung quanh hoàn toàn hoang vắng tĩnh mịch, lại an toàn hơn rất nhiều.

Hai người duy trì cảnh giác, đi dọc theo còn đường về phía trước, không lâu sau lại gặp phải Phương Cát, Tiết Huỳnh đang kiễng chân mong chờ phía sau một tảng đá lớn.

"u Dương sư tỷ!" Thấy bọn họ, Phương Cát, Tiết Huỳnh đều vui mừng chào đón.

u Dương Tiêm Tinh khẽ gật đầu với bọn họ, Bùi Lăng lại nhìn chằm chằm Tiết Huỳnh, hơi cứng lại: Quần áo Tiết Huỳnh này gọn gàng, tóc mai không hề rối loạn, hiển nhiên đi đường rất thuận lợi.

"Bùi sư đệ, ngươi không có việc gì thật quá tốt!" Không đợi Bùi Lăng dò xét, Tiết Huỳnh đã đi đến bên cạnh hắn, dùng sức vỗ vai hắn, nghĩ mà sợ nói, "Vừa nãy ta chỉ quan tâm Phương sư đệ một chút, quay sang đã không thấy ngươi đâu! Ta tìm tới tìm lui ở gần đó cũng không tìm được, lo lắng mình tu vi thấp làm ngươi mất mạng, chỉ có thể bẩm báo u Dương sư tỷ. Cũng may thực lực của u Dương sư tỷ cường hãn, đưa ngươi trở về."

"Tiết Huỳnh, ngươi quá bất cẩn." Bùi Lăng nghe vậy chưa mở miệng, u Dương Tiêm Tinh đã lạnh băng nói, "Ta để ngươi trông coi Bùi sư đệ thật kỹ, ngươi biết rõ hắn chưa Trúc Cơ lại còn mất tập trung, chẳng những khiến Bùi sư đệ mất phương hướng ở trong Cảm Mộng lâm, thậm chí còn không biết cả phương hướng đã đánh mất hắn. Vừa nãy ta đi theo phương hướng mà ngươi chỉ, đi vòng một vòng mới tìm được Bùi sư đệ."

"Nếu ta lại đến chậm một bước, chỉ sợ sẽ mang về một bộ thi thể!"

"Còn có lần sau nữa, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, hiểu rõ chưa?"

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, lúc đầu hắn luôn ghi nhớ lời dặn dò của Tiết Huỳnh, nắm chặt gậy gỗ không hề thả lỏng, Tiết Huỳnh lại nắm lấy một đầu khác của gậy gỗ, nếu đối phương cũng trúng chiêu trong Cảm Mộng lâm thì không nói gì được. Nhưng bây giờ đối phương thần hoàn khí túc lông tóc không tổn hao gì, thậm chí lúc u Dương Tiêm Tinh đi cứu mình, còn chỉ nhầm phương hướng...

Tiết Huỳnh này tuyệt đối có dụng ý khó dò!

Kỳ quái! Tiết Huỳnh là người do Trịnh sư huynh sắp xếp, vì sao lại làm như thế?

Mặc kệ, hiện tại nguyên nhân không quan trọng, phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết rắc rối này!

Bùi Lăng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tiết Huỳnh, chỉ thấy Tiết Huỳnh nghe u Dương Tiêm Tinh chất vấn, sắc mặt thay đổi, vội vàng thỉnh tội: "Vâng, sư tỷ."

Ngược lại vô cùng áy náy giải thích với Bùi Lăng, "Xin lỗi Bùi sư đệ, ba người chúng ta đã quen tổ đội hành động. Cho nên vừa rồi thấy Phương sư đệ bị đám mộng đằng kia quấn lấy, vô thức ra tay... Ta không cố ý để ngươi lạc đường."

"Không có chuyện gì Tiết sư huynh." Vẻ mặt Bùi Lăng vô cùng thành khẩn, nhã nhặn an ủi, "Không thể trách ngươi được, muốn trách chỉ trách tu vi của ta quá thấp kém, đã cản trở các sư huynh sư tỷ."

Phương Cát đứng bên cạnh thấy thế thầm thở phào, vội vàng nói với u Dương Tiêm Tinh: "u Dương sư tỷ, ngươi xem dù sao Bùi Lăng cũng không có việc gì, hắn còn không ngại, vậy cứ bỏ qua chuyện này đi. Mạch chủ đã dặn dò, nhiệm vụ quan trọng."

u Dương Tiêm Tinh nhíu mày, khẽ nói: "Thôi được, ải tiếp theo là m Dương sái bồn, động tác lưu loát một chút, ta không hy vọng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì!"

Tiết Huỳnh khúm núm, Phương Cát ngậm miệng không nói, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng ẩn chứa vẻ khó chịu, thế là trên quãng đường tiếp theo, tất cả mọi người không nói chuyện.

Sau một lúc lâu, phía trước xuất hiện chút ánh sáng.

Sau khi tới gần, chỉ thấy đỉnh chóp hang động đá vôi ở chỗ này nhanh chóng nâng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không hề thấy đỉnh.

Ở giữa không trung có hai ánh lửa một trái một phải ở khá xa, treo ở nơi rất cao, trái xanh phải đỏ, như nhật nguyệt treo cao.

Ánh lửa màu xanh tản ra hàn ý lúc thì băng lạnh, lúc lại lạnh lẽo sắc nhọn; ánh lửa màu đỏ lại vô cùng nóng bỏng, dù khoảng cách cực xa cũng cảm nhận được sóng nhiệt đánh tới.

Hai loại lực lượng một xanh một đỏ đan xen vào nhau, đến mức cảnh vật trước mặt như bị lực lượng vô hình ngăn cách thành hai phần.

Một nửa băng sương dày đặc, một nửa hỏa văn lan tràn.

Ở giữa chỉ có một con đường khoảng hai tấc, tất cả như thường, dường như không bị ảnh hưởng.

u Dương Tiêm Tinh dừng chân, xoay người, trịnh trọng nhắc nhở Bùi Lăng: "Nơi này là m Dương sái bồn, một trong những hiểm địa của Cổ Uyên, đường sống duy nhất là con đường hẹp ở chính giữa kia, bởi vì thế lực của m Dương Chi Lực ngang nhau, triệt tiêu lẫn nhau, mới có thể để ta bình an đi qua."

Chương 113: Cốt Sinh Hoa (1)

"Cho nên ngươi nhớ kỹ, dù như thế nào cũng không nên rời khỏi con đường mòn này."

Bùi Lăng nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, âm thầm liếc nhìn Tiết Huỳnh, ánh mắt lóe lên.

"Phía trước là một đoạn đất bằng, chỉ cần cẩn thận chút là được." Có lẽ nhận ra Bùi Lăng sợ hãi, Phương Cát quái gở nói thêm, "Nhưng đằng sau có một giai đoạn, hai bên đều là vách núi, đáy vực là sái bồn. Một khi trượt chân, hậu quả khó mà lường được. Bùi Lăng, ngươi được không? Không được, chúng ta không làm nữa cứ quay về là được."

"Ngậm miệng!" Bùi Lăng chưa nói chuyện, u Dương Tiêm Tinh đã ngẩng đầu lên, híp mắt, thâm trầm lườm Phương Cát, "Mạch chủ phân phó, ngươi dám qua loa?!"

Sắc mặt Phương Cát thay đổi, gượng cười nói: "Sư tỷ, ta chỉ đùa một chút."

Sợ u Dương Tiêm Tinh tiếp tục truy cứu, hắn ta vội vàng đi đến con đường mòn kia trước, "Thật ra nói nơi này là hiểm địa, chỉ cần không đi xuống sái bồn, cũng không có gì. Bùi sư đệ ngươi xem, trực tiếp đi là được. To gan một chút sẽ thấy không khó."

"Ồn ào." u Dương Tiêm Tinh thấy thế hừ lạnh một tiếng, cất bước đuổi theo.

Bùi Lăng nào dám sơ suất, lập tức nhắm mắt đi theo sau lưng vị sư tỷ này.

Phía sau hắn là Tiết Huỳnh.

Theo như lời nói của Phương Cát, đi qua con đường m Dương sái bồn, một đoạn phía trước là ở trên đất bằng, chỉ cần cẩn thận một chút, dù là phàm nhân cũng không đi nhầm, đương nhiên không có chút độ khó nào với đám tu sĩ bọn họ.

Nhưng không lâu sau, chuyển qua một khe núi, phía trước rộng mở trong sáng, lại là một vực sâu cực kì rộng lớn.

Trong vực sâu chỉ có một con đường núi hẹp khoảng hai tấc, kéo dài đến phía đối diện.

Một bên con đường núi hẹp lạnh thấu xương, một bên sóng nhiệt cuồn cuộn, phân biệt rõ ràng xung khắc như nước với lửa.

Nhưng có thể nơi đây cách chùm sáng ở giữa không trung gần hơn chút, còn vì nguyên nhân triệt tiêu lẫn nhau, hai bên con đường núi lộ ra nham thạch, tuy có cảnh tượng nóng lạnh, lại không ác liệt như trên đất bằng.

Bên rét lạnh kết được một lớp băng mỏng; bên nóng bỏng cũng chỉ bốc lên nhiệt khí.

Hai bên vực sâu có một điểm giống nhau là, ở phía dưới cách khoảng một trượng đều ngưng kết sương độc đủ mọi màu sắc.

Sương độc nồng đậm, thấy không rõ cảnh vật lại có thể nghe được vô số tiếng va chạm xột xoạt vang lên, như tằm xuân từng bước xâm chiếm lá, như rắn rết bò trườn, nhỏ vụn dày đặc khiến người ta rùng mình.

"Cẩn thận." Đến nơi này, ngay cả u Dương Tiêm Tinh cũng hơi tập trung, nghiêng đầu dặn dò Bùi Lăng một tiếng, mới đi theo Phương Cát bước lên con đường núi.

Sắc mặt Bùi Lăng hơi trắng bệch, do dự một chút, mới cẩn thận cất bước đi lên.

Con đường núi này không chỉ vô cùng chật hẹp, mà sau khi đi lên, thỉnh thoảng hai bên đáy cốc có lực gió đánh tới.

Một lạnh một nóng không ngừng lướt qua lướt lại.

Nếu không phải Bùi Lăng đã là Luyện Khí tầng năm, chỉ sợ căn bản không đi được bao xa đã không chịu đựng nổi.

Loại hoàn cảnh này, dù là tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không muốn ở lại lâu, vì vậy tốc độ của Phương Cát, u Dương Tiêm Tinh đều cực nhanh.

Trong khoảnh khắc đã đi qua hơn nửa vực sâu.

Dù sao Bùi Lăng cũng có tu vi thấp, dần bị kéo giãn khoảng cách.

Mặc dù Tiết Huỳnh đi sau lưng không thúc giục, nhưng Bùi Lăng vẫn tăng nhanh tốc độ.

Chẳng mấy chốc, Phương Cát và u Dương Tiêm Tinh lần lượt bước lên mặt đất ở bờ bên kia.

Vào lúc này, Bùi Lăng hơi híp mắt lại, đột nhiên nhảy xuống một bên vực sâu!

Ở một chỗ tối cách đó không xa, đột nhiên làn sóng linh lực hơi dao động.

Cùng lúc đó, Tiết Huỳnh đang do dự muốn nhân cơ hội ra tay hay không, đã thấy Bùi Lăng đột nhiên tự ngã vào sái bồn, lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng kêu lên một tiếng: "Tiết sư huynh ngươi!!!"

Tiết Huỳnh nghe tiếng khẽ giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên, thoạt nhìn vừa mừng vừa sợ.

Ngay sau đó, u Dương Tiêm Tinh và Phương Cát nghe tiếng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này.

"Tiết Huỳnh?!" Con ngươi u Dương Tiêm Tinh co rụt lại, nổi giận phừng phừng!

Mà Phương Cát cũng vô cùng ngạc nhiên, không biết làm sao.

Ngay lúc u Dương Tiêm Tinh kéo xiềng xích trói buộc hắc quan định cứu người, một đạo Huyết Ảnh bắn mạnh ra khỏi đáy cốc, mấy cái lên xuống đã nhảy đến bên cạnh nàng, huyết quang tản đi hiện ra một bóng người, lại là Bùi Lăng còn chưa tỉnh táo lại.

Huyết Quỷ độn pháp!

Linh lực dao động ở chỗ tối lập tức tán đi, ba tên nội môn đệ tử đều giật mình.

m Dương sái bồn này là một trong những hiểm địa của nội môn, căn bản không thể thi triển độn pháp bình thường, vì vậy bọn họ vô cùng cẩn thận đi hết cả quãng đường, căn bản không dám sử dụng tu vi đi đường. Nhưng Huyết Quỷ độn pháp là độn pháp trước khi tạo thành Ngũ Quỷ Thiên La Độn, vô cùng thần diệu lại không chịu sự hạn chế của nơi đây.

Vấn đề là Bùi Lăng này mới Luyện Khí tầng năm, sao lại tập được môn độn pháp này?

"u Dương sư tỷ, vừa nãy không biết vì sao Tiết sư huynh đột nhiên đẩy ta xuống dưới!" Không đợi u Dương Tiêm Tinh hỏi thăm, Bùi Lăng lập tức tố cáo, "Nếu không phải ta có tập độn pháp, chỉ sợ sư tỷ còn không tìm được cả thi thể của ta."

"... Ngươi nói bậy!"

Chương 114: Cốt Sinh Hoa (2)

Tiết Huỳnh cũng bị biến cố này dọa sợ ngây người, nghe vậy mới phản ứng được, vội vàng quát, "Ta căn bản không đụng vào ngươi, là ngươi đột nhiên nhảy xuống."

Vẻ mặt Bùi Lăng vô cùng phẫn nộ, xúc động nói: "Sư huynh đúng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt! Tu vi của ta thấp như vậy, đều nhờ các sư tỷ sư huynh bảo vệ mới có thể đi đến nơi này, sao dám đi sai bước nhầm chút nào? Hơn nữa lần đầu ta và sư huynh gặp mặt, không oán không thù, ta có lý do gì mạo hiểm mất mạng để hãm hại sư huynh!"

Ngay sau đó hắn chuyển sang u Dương Tiêm Tinh, "Sư tỷ, ta biết Tiết sư huynh là người trong đội ngũ các ngươi, bởi vì cái gọi là lạ không bằng thân, nếu không phải sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, dù thế nào ta cũng không dám nghi ngờ Tiết sư huynh. Nhưng bây giờ, xin sư tỷ thứ tội, nếu sư tỷ không thể làm chủ cho ta, ta thật sự không dám đi theo các ngươi tiếp tục đi tới đích."

"u Dương sư tỷ, tiểu tử này nói năng bậy bạ!" Tiết Huỳnh như muốn nôn ra máu, trên khuôn mặt thật thà hiện ra vẻ hung ác nham hiểm, lạnh giọng nói, "Ta muốn đối phó tiểu tử này, sẽ cho hắn cơ hội chạy thoát sao? Hắn căn bản là bụng dạ khó lường, cố ý muốn châm ngòi ly gián."

Bùi Lăng lập tức nói: "Ta tin tưởng u Dương sư tỷ! Nếu lúc nãy không có u Dương sư tỷ đi tìm ta, ta đã sớm chết trong Cảm Mộng lâm, cho nên chỉ cần là sư tỷ xử trí, ta không một câu oán hận. Nếu sư tỷ cảm thấy ta vu oan Tiết sư huynh, ta bằng lòng mặc cho sư tỷ xử lý."

Lúc đang nói chuyện hắn âm thầm siết chặt Bách Lý Độn Hình Phù mà Trịnh Kinh Sơn cho, chuẩn bị nếu u Dương Tiêm Tinh hơi có gì bất bình thường, lập tức rời đi.

Ánh mắt u Dương Tiêm Tinh đảo qua đảo lại trên người hai người, Phương Cát đứng bên cạnh cũng vô cùng dao động.

Một lát sau, u Dương Tiêm Tinh đột nhiên đưa tay cắm vào hắc quan phía sau.

Một màn quỷ dị xuất hiện.

Lúc tay của nàng chạm đến quan tài, quan tài màu đen kia không có chút biến hóa nào, nhưng bàn tay tinh tế trắng bệch như xác chết kia lại không chút trở ngại duỗi vào trong, lập tức nhặt ra một nhánh hoa màu trắng nửa trong suốt.

Thấy nhánh hoa này, sắc mặt Phương Cát và Tiết Huỳnh cũng thay đổi.

Bùi Lăng không biết đây là gì, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, cũng vô thức nắm chặt phù lục, bắp thịt cả người kéo căng, có thể hành động bất cứ lúc nào.

Chỉ thấy u Dương Tiêm Tinh phất tay đánh ra một đạo linh lực, cuốn nhánh hoa này đến trước mặt Tiết Huỳnh, hờ hững nói: "Vừa nãy ở Cảm Mộng lâm, ngươi đã chỉ nhầm phương hướng. Lúc này Bùi sư đệ trượt chân, ngươi khó chối tội. Nếu thật sự không thẹn với lương tâm, chờ Hàn Tủy Hỏa tới tay, ta sẽ tự giải Cốt Sinh Hoa này cho ngươi."

Tiết Huỳnh trợn mắt nhìn nhánh hoa trước mặt, sắc mặt tái xanh, khóe mắt không ngừng run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh như mưa, một lát sau hắn ta cắn răng, nói: "u Dương sư tỷ, ngươi và ta ở chung nhiều năm, cũng không phải mới lần một lần hai cùng vào sinh ra tử... Ngươi thà rằng tin tưởng tiểu tử gian trá này, cũng không tin ta?"

"Nếu ta không tin ngươi, đã sớm nhân lúc ngươi chưa đến đây, một chưởng đánh ngươi vào trong sái bồn." u Dương Tiêm Tinh từ tốn nói, "Chỉ là gần đây tình cảnh của một mạch Kiêm Tang ta không tốt, hành vi vừa rồi của ngươi cũng rất khó khiến người ta tin tưởng, trồng một gốc Cốt Sinh Hoa, mọi người mới có thể tiếp tục yên tâm đi lên phía trước, không phải sao?"

"..." Tiết Huỳnh cắn chặt hàm răng, hai bên má hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh.

Thấy thế, Phương Cát do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, có lẽ Tiết Huỳnh chỉ nhất thời hồ đồ, muốn dọa tiểu tử này một chút..."

Còn chưa nói hết câu, u Dương Tiêm Tinh đã nhìn về phía hắn ta: "Làm sao? Ngươi cũng từng muốn ra tay với Bùi sư đệ?"

"... Không có không có, tuyệt đối không có." Thấy u Dương Tiêm Tinh có ý muốn lấy một gốc Cốt Sinh Hoa từ trong hắc quan, Phương Cát nhanh chóng lắc đầu, "Sư tỷ, là ta lắm miệng."

Trên con đường núi, Tiết Huỳnh đổ mồ hôi như mưa, nhìn chằm chằm Cốt Sinh Hoa trước mặt, nửa ngày sau thấy u Dương Tiêm Tinh không nhúc nhích chút nào, cuối cùng cười thảm một tiếng: "Sư tỷ, ngươi... Ngươi tin tưởng tiểu tử này như vậy, thật sự khiến ta không phục!"

Nói xong, quyết tâm liều mạng, nhắm mắt lại, một phát bắt được nhánh hoa trước mặt.

Nhánh hoa kia vừa tiếp xúc với bàn tay hắn ta, lập tức hóa thành từng đạo xiềng xích bạch cốt, không chút lưu tình xỏ xiên qua toàn bộ cơ thể của Tiết Huỳnh.

Răng rắc răng rắc răng rắc...

Trong tiếng xương cốt giòn vang nứt ra rợn người, Bùi Lăng thấy rất nhiều xiềng xích bạch cốt gần như đang lặp đi lặp lại xuyên thủng toàn bộ cơ thể Tiết Huỳnh, mãi đến sau khi thủng trăm ngàn lỗ, tụ tập sau lưng hắn ta, chầm chậm tràn ra một đóa hoa màu trắng to lớn nửa trong suốt, chợt lặng yên biến mất.

Trong quá trình này, Tiết Huỳnh phát ra tiếng rú thảm cuồng loạn, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, dù đối mặt với cực hình đau đớn như thế nào, hai chân vẫn luôn đứng vững trên con đường núi, nửa bước không dời.

Sau khi Cốt Sinh Hoa biến mất, hắn ta đã lung lay sắp đổ như nến tàn trong gió, đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, mới lảo đảo bước chân, đi về phía ba người.

Chương 115: Hỏi tâm (1)

Sau một lúc lâu, cuối cùng Tiết Huỳnh tổn thương nguyên khí đã bước lên mặt đất, hắn ta không nhìn u Dương Tiêm Tinh ép buộc hắn ta, mà oán hận nhìn Bùi Lăng.

Có u Dương Tiêm Tinh bảo vệ bên cạnh mình, bây giờ Bùi Lăng không sợ chút nào, thậm chí còn cười lạnh trong lòng: Chỉ thế này? Chỉ thế này cũng muốn hại hắn? So sánh với hệ thống, thủ đoạn nhỏ của Tiết Huỳnh này căn bản không đáng giá nhắc tới!

Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi m Dương sái bồn, tiếp tục đi vào sâu hơn.

Vào lúc này, lúc bọn họ đi vào hang động đá vôi, kẽ nứt giữa không trung lóe lên, bóng dáng Miêu Thành Dương hiện ra.

Cổ Uyên quỷ dị, không những địa vực rộng lớn mà địa hình còn dễ thay đổi, cứ cách một đoạn thời gian lại phải đối mặt với một con đường hoàn toàn mới.

Mặc dù hắn ta lập tức lên đường sau khi nhận được tin tức, nhưng cũng không thể xác định đám người u Dương Tiêm Tinh đi về hướng nào.

Thế nhưng, điều này cũng không làm khó được hắn ta.

Miêu Thành Dương hơi nhắm mắt, lúc mở mắt ra, toàn bộ hốc mắt đều nổi lên huyết quang nhàn nhạt.

Trên mặt đất ở trước mặt hắn ta cũng có thêm một hàng dấu chân giống như đã giẫm qua vũng máu.

"Phương hướng này là đi Cảm Mộng lâm?" Miêu Thành Dương trầm ngâm, "Quy củ tông môn sâm nghiêm, mỗi lần Hàn Tủy Hỏa sinh ra, chỉ có người nhận nhiệm vụ mới có thể biết được vị trí cụ thể của hỏa chủng."

"Nhưng thuộc tính của Cảm Mộng lâm tương xung với Hàn Tủy Hỏa, tất nhiên không phải chỗ của hỏa chủng."

"Có lẽ u Dương Tiêm Tinh sợ bị người ta theo dõi, muốn mượn Cảm Mộng lâm ngăn cản kẻ đến sau?"

Nghĩ đến đây, hắn ta không khỏi hơi cười lạnh, "Chỉ tiếc, lần này ta đích thân đến! Chỉ là Cảm Mộng lâm, đây có tính là cái gì?"

Nói xong, bóng dáng Miêu Thành Dương thoáng lên một cái, nhanh chóng đuổi theo dấu chân máu.

Vào lúc này, có lẽ là phát hiện được hơi thở của sinh linh, xung quanh không ngừng vang lên tiếng xột xoạt, thỉnh thoảng còn có ánh mắt tập trung theo dõi, chỉ là sau khi có mấy cái bóng thử thăm dò tới gần Miêu Thành Dương, còn không kịp ra tay đã kêu thảm lùi lại.

Miêu Thành Dương hừ lạnh một tiếng, siết chặt hai tay, nơi tiếng nỉ non lan đến, vô số yêu ma quỷ quái nhanh chóng lùi lại chạy đi, vẻ mặt hốt hoảng, hắn ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn những tinh mị không có thành tựu này, tản đi Tâm Ma quyền, tiếp tục đi đường.

Rất nhanh, hắn ta đã đến Cảm Mộng lâm.

Đối mặt với vô số dây leo chập chờn tạo thành thác nước huyết sắc, Miêu Thành Dương không hề căng thẳng như mấy người u Dương Tiêm Tinh, hắn ta không hề dừng lại đi thẳng về trước, mấy sợi dây leo huyết sắc vốn đang nhẹ nhàng phiêu đãng phát hiện được, lập tức tăng tốc độ, lao về phía hắn ta từ bốn phương tám hướng.

Cùng lúc đó, trong rừng hiện ra vầng sáng mông lung, thử kéo Miêu Thành Dương vào huyễn cảnh.

Miêu Thành Dương cười lạnh: "Muốn chết!"

Hắn ta không chỉ không chống cự, ngược lại chủ động buông bỏ đề phòng, chìm vào trong ảo cảnh.

Cảnh vật trước mắt lặng lẽ biến hóa, không nằm ngoài dự đoán của Miêu Thành Dương, sau khi tiến vào huyễn cảnh, người xuất hiện ở trước mặt hắn ta là bào đệ Miêu Thành An mình đầy thương tích, còn đang thoi thóp.

"Thành An, ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ đuổi theo giết Bùi Lăng kia." Miêu Thành Dương liếc nhìn "đệ đệ" của mình, hiếm khi nào lại tỏ ra ôn hòa, trầm giọng nói, "Ta sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất để tra tấn hắn, hơn nữa còn khiến hắn nói ra người chủ mưu. Mặc kệ người chủ mưu là ai, sớm muộn gì ta cũng dùng huyết nhục hồn phách của hắn để tế bái ngươi."

Nói xong lời này, Miêu Thành Dương không hề chậm trễ giơ tay lên, dự định cưỡng ép phá vỡ huyễn cảnh.

Ngay vào lúc này, Miêu Thành An ngước khuôn mặt tràn đầy máu tươi lên, không hề tức giận nói: "Ca, vì sao bây giờ ngươi mới báo thù cho ta? Vì sao không giết tiểu súc sinh Bùi Lăng kia lúc hắn vừa về tông môn?! Ngươi là nội môn đệ tử, còn là một trong mười ba mạch chủ! Dù lấy tu vi và thân phận của ngươi, tiền phạt chém giết tiểu súc sinh kia có cao hơn, chẳng lẽ ngươi không bỏ ra nổi sao?"

"Ta là bào đệ duy nhất của ngươi, ngươi từng thề trước giường bệnh khi cha mẹ qua đời, sẽ chăm sóc thật tốt cho ta cả một đời."

"Kết quả ta bị người ta nghiền xương thành tro, ngươi lại mặc cho kẻ thù sống thoải mái ở ngoại môn đến nay... Ngươi xứng đáng với ta sao? Ngươi xứng đáng với cha mẹ sao!?"

Miêu Thành Dương giật mình, trên mặt lý trí hắn ta biết người trước mặt không phải đệ đệ mình, chỉ do Cảm Mộng lâm biến thành, nhưng Miêu Thành An là bào đệ của hắn ta, từ sau khi phụ mẫu qua đời, đây là người thân duy nhất của hắn ta ở trên thế gian.

Lúc này đối mặt với sự chất vấn, trong lòng lại mềm nhũn, nâng tay lên mãi không hạ xuống.

Miêu Thành An vẫn tiếp tục gào thét: "Lý Bình có rất nhiều tử tôn, Lý Tư Quảng chỉ là tôn nhi do con thiếp sinh ra, hắn lo trước lo sau không muốn trả giá quá nhiều vì một thứ tôn, cũng có thể hiểu được! Chu gia cũng đông người, tuy Chu Di là tộc đệ của Chu chân truyền, trên thực tế huyết thống xa cách, tư chất thấp, Chu chân truyền không coi trọng sự sống chết của hắn, cũng không có gì đáng trách."

"Nhưng ngươi thì sao?!"

"Ngươi và ta cùng cha cùng mẫu, là người thân nhất!"

Chương 116: Hỏi tâm (2)

"Ta vốn tưởng sau khi ngươi nghi ngờ Trịnh Kinh Sơn sẽ chém giết hắn! Ai biết ngươi chỉ dạy dỗ hắn một trận, chỉ là chút vết thương da thịt đã dừng tay."

"Thậm chí ngay cả Bùi Lăng khiến ta không còn hài cốt, đã trở về tông môn nhiều ngày như vậy, ngươi cũng mới bắt đầu ra tay!"

"Có phải ngươi cảm thấy, ngươi do dự lâu như vậy, chỉ giết một Bùi Lăng đã xứng đáng với ta rồi không?"

"Có phải ngươi căn bản cũng không muốn báo thù cho ta hay không!"

"Thành An..." Trong lòng Miêu Thành Dương đau xót, như lời huyễn cảnh này đã nói, hắn ta và Miêu Thành An là huynh đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ, phụ mẫu hai người chết sớm, trước khi bọn họ qua đời, hắn ta từng quỳ gối trước giường phụ mẫu thề nhất định sẽ chăm sóc tốt đệ đệ.

Dù năm đó Miêu Thành An bị Thánh tông cho rằng tư chất tâm tính đều không hợp cách, từ chối ở ngoài cửa, sau khi Miêu Thành Dương tiến vào nội môn lập tức nghĩ cách đưa đệ đệ vào ngoại môn, thuận tiện để mình ở gần chăm sóc.

Vốn tưởng dù đệ đệ rất khó tu luyện được gì, nhưng chỉ cần mình còn ở đó một ngày, hắn ta sẽ không phải chịu thiệt thòi ở ngoại môn.

Ai biết chỉ sơ sẩy một chút, Miêu Thành An không chỉ chết thảm, thậm chí bị người ta nghiền xương thành tro?

Sớm biết như thế, còn không bằng để đệ đệ ở lại thế tục, biết đâu sẽ không rơi vào kết quả như vậy.

Miêu Thành Dương vô cùng đau lòng, giải thích: "Thành An, không phải ta không muốn báo thù cho ngươi, chỉ là ta nghi Trịnh Kinh Sơn đứng sau lưng sai khiến Bùi Lăng, Trịnh Kinh Sơn lại có quan hệ với Lệ chân truyền, Lệ chân truyền... Dù Chu chân truyền cũng là chân truyền, nhưng rất kiêng dè nàng, ta... Ta chỉ là nội môn mạch chủ của hạ ngũ mạch, chúng ta cũng không có trưởng bối tài giỏi ở trong tông."

"Ta không thể giết Trịnh Kinh Sơn ngay bây giờ, nếu không dù Lệ chân truyền đã bế quan, nhưng mạch chủ thượng tam mạch đều cống hiến sức lực cho nàng, sẽ không bỏ qua cho ta... Nếu ta xảy ra chuyện, vậy còn ai báo thù cho ngươi nữa?"

"Hiện tại ta đã quyết định về phe Chu chân truyền, chờ qua một thời gian ngắn, sau khi lấy được sự tin tưởng và nể trọng của Chu chân truyền, sớm muộn gì ta cũng giải quyết Trịnh Kinh Sơn..."

"Nói tới nói lui, ngươi vẫn sợ!" Miêu Thành An mặt không còn chút máu nhìn hắn ta, yếu ớt nói, "Ngươi sợ báo thù cho ta, sẽ làm chậm trễ tiền đồ của ngươi."

Miêu Thành Dương vô thức muốn phủ nhận: "Ta không có, ta..."

"Ngươi có hay không, tại sao không hỏi đạo tâm của ngươi?" Miêu Thành An lạnh lùng cười, nghiêm nghị nói, "Lúc trước ngươi ở ngoại môn, bởi vì tranh chấp một việc nhỏ với Trịnh Kinh Sơn! Lúc ấy mọi người khuyên ngươi dàn xếp ổn thỏa, dù sao Trịnh Kinh Sơn không chỉ có xuất thân mạnh hơn ngươi, còn có Lệ chân truyền làm chỗ dựa. Bàn về tu vi bàn về bối cảnh, ngươi cũng không sánh bằng hắn!"

"Nhưng ngươi lại cảm thấy, tu sĩ chúng ta tranh mệnh với trời, thà rằng chết trên đường anh dũng tiến lên, cũng không tham sống sợ chết, nếu không hôm nay khúm núm vì chỗ dựa của người khác, ngày sau lại nơm nớp lo sợ vì tu vi của người ta... Sợ đầu sợ đuôi như thế, có khác gì bè lũ xu nịnh trong phàm tục?"

"Kết quả thì sao?"

"Ngươi thắng! Chẳng những đến nay vẫn chèn ép được Trịnh Kinh Sơn, càng nhận được sự coi trọng của Chu chân truyền."

"Nhưng bây giờ vẫn không quyết đoán như thế, hoàn toàn mất hết bản tính năm đó!"

"Ngươi nói qua một khoảng thời gian, ngươi nói giữ lại bản thân sẽ có tác dụng, rốt cuộc thật sự suy nghĩ cho đại cục, hay sợ báo thù cho ta sẽ đánh mất địa vị quyền thế hiện tại?!"

"Ngươi hỏi đạo tâm của ngươi đi... Rốt cuộc ngươi đang bàn bạc kỹ hơn, hay là sợ?"

"Miêu Thành Dương, ngươi thay đổi rồi!"

"Ngươi đã không còn là ca ca trước kia của ta... Ngươi thay đổi!"

"Không tin ngươi hỏi đạo tâm của ngươi đi..."

"Ngươi hỏi đạo tâm của ngươi... Hỏi đạo tâm của ngươi... Ngươi hỏi... Hỏi..."

Miêu Thành Dương càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, trong chớp nhoáng phát hiện khuôn mặt "Miêu Thành An" trước mặt đã bắt đầu xảy ra thay đổi, lại dần biến thành khuôn mặt của hắn ta!

"Tâm ma!"

Miêu Thành Dương kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên trầm xuống: Hắn ta chủ tu Tâm Ma quyền, có thể dẫn động tâm ma tấn công địch, thậm chí dùng cái này để khống chế tu sĩ có tu vi không bằng mình.

Nhưng Tâm Ma quyền cũng có một khuyết điểm, đó là cách một đoạn thời gian người tu luyện lại bị tâm ma quấy nhiễu.

Một khi tâm cảnh lay động, tâm ma tự sinh.

Lúc trước đạo tâm của Miêu Thành Dương kiên cố, kiên định vô song, nếu không thì cũng không dám lựa chọn Tâm Ma quyền.

Đây cũng là lý do vừa nãy hắn ta chủ động chìm vào ảo cảnh của Cảm Mộng lâm, thứ nhất gặp đệ đệ mình một lần cuối; thứ hai đánh vỡ huyễn cảnh có thể nhanh chóng thông qua Cảm Mộng lâm.

Ai biết tâm ma sớm không quấy nhiễu muộn không quấy nhiễu, lại tấn công ngay lúc này.

Hắn ta thở sâu, đột nhiên nện một quyền vào đầu huyễn tượng.

Máu tươi bắn ra, thi thể vỡ nát, cảnh vật xung quanh lập tức vỡ nát, lộ ra dáng vẻ thật.

Vẻ mặt Miêu Thành Dương dữ tợn nhìn từng sợi dây leo tràn đầy trời đất đang đánh về phía mình.

Trong tầm mắt, trong quá trình những sợi dây leo nhào tới nhanh chóng hóa thành dáng vẻ của Trịnh Kinh Sơn và Bùi Lăng, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã có vô số Trịnh Kinh Sơn và Bùi Lăng vây quanh hắn ta!

Chương 117: Tâm ma

Giết!

Trong đầu Miêu Thành Dương đột nhiên vang lên một giọng nói, sau đó giọng nói này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, không ngừng quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn ta.

Cưỡng ép cắt ngang suy nghĩ của hắn ta, khiến trong ý thức của hắn ta chỉ có một suy nghĩ.

Chính là phá hủy tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mắt!

Đôi mắt Miêu Thành Dương đỏ hồng, rừng rực lửa giận, chỉ cảm thấy có thù hận không đội trời chung với những người trước mắt.

Đổ nước ba sông năm hồ cũng khó có thể giội tắt!

Trong lồng ngực lập tức dâng lên sát ý vô cùng vô tận.

Oanh!!!

Miêu Thành Dương đột nhiên đánh ra một quyền, quyền phong khắp nơi, mấy chục sợi dây leo to bằng cánh tay trẻ con đứt gãy bay ngược, chỗ đứt cuồn cuộn máu tươi, mùi máu tanh tràn ngập.

Cảm Mộng lâm bị thương càng thêm hung ác, dây leo đứt gãy nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trong khoảnh khắc một lần nữa gia nhập vây công.

Ở giữa dây leo huyết sắc mọc chi chít nụ hoa thuần trắng, liên tiếp nở rộ.

Sau khi nụ hoa xuất hiện, càng có vô số dây leo được sinh ra, thể hiện rõ sự sắc bén, theo dây leo đứng thẳng bắn về phía Miêu Thành Dương!

Trong chốc lát dây leo đâm đến như mưa rào, điên cuồng trút xuống, Miêu Thành Dương hét dài một tiếng, hai nắm đấm hiện ra ánh sáng đen nhàn nhạt, cùng lúc đó mấy ma nữ đột nhiên xuất hiện, đôi mắt quyến rũ, chân trần nhảy múa.

Tất cả dây leo bắn về phía hắn ta đều bị ma nữ lấy thân ngăn lại.

Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh!

Khuôn mặt Miêu Thành Dương vặn vẹo, một hơi đánh về phía trước mấy chục quyền, lúc này quyền thuật cường đại đã đánh dây leo có kích cỡ như thùng nước nhỏ thành bột mịn, trong tầm mắt của hắn ta, một quyền này của hắn ta đã đánh chết từng huyễn tượng Trịnh Kinh Sơn.

"Giết giết giết giết giết!!!!"

Miêu Thành Dương điên cuồng hô to, đồng thời hai nắm đấm như ảnh, ma nữ vội múa, đánh toàn bộ sợi dây leo và nụ hoa ở xung quanh thành phấn vụn!

Đoạn dây leo rơi xuống đất, nhanh chóng trưởng thành một sợi dây leo mới, nhưng thực lực của Miêu Thành Dương quá mạnh, giết quá nhanh, tốc độ sinh sôi của sợi dây leo hoàn toàn không theo kịp tốc độ vung nắm đấm của hắn ta.

Sợi dây leo càng ngày càng ít, mị ảnh ma nữ ở xung quanh xếp chồng lại, vô cùng quyến rũ, hơi thở như lan, vòng quanh Miêu Thành Dương, trong chốc lát tiếng nỉ non của Tâm Ma quyền quanh quẩn trong toàn bộ Cảm Mộng lâm, nhưng vào lúc này một nụ hoa nở rộ trong rừng dây leo đột nhiên khô héo, tiếp theo kết thành một cái quả to lớn, cái quả rơi xuống đất dần hóa thành một thiếu niên, lại là dáng vẻ của Miêu Thành An!

Oanh!!

Không chờ "Miêu Thành An" áp sát, Miêu Thành Dương đã đánh một quyền cách không, đánh nó chia năm xẻ bảy.

"Lại giết một người! Trịnh Kinh Sơn! Bùi Lăng! Ta lập tức giết sạch toàn bộ các ngươi!"

Rầm rầm rầm...

Không biết giết bao lâu, cuối cùng Miêu Thành Dương đã khôi phục sự tỉnh táo, hắn ta nhìn lại, phát hiện mình đã sớm giết ra Cảm Mộng lâm.

"Tâm ma..." Miêu Thành Dương lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt tái xanh.

Lúc trước nghe được tin bào đệ chết, vốn tưởng với tâm chí của mình, dù có sợ hãi đau xót, cũng không đến mức dao động đạo tâm.

Không ngờ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tình cảm của hắn ta với Thành An đã sâu sắc hơn mình tưởng, trong lúc vô thức đạo tâm đã bị dao động, là tâm ma nhân cơ hội để lại một vết thương.

Nếu không phải đến Cảm Mộng lâm, thậm chí Miêu Thành Dương cũng không phát hiện Tâm Ma kiếp của mình đã giáng lâm từ lâu, đang lặng yên ấp ủ.

Hắn ta quay đầu nhìn thác nước huyết sắc ở sau lưng, vẻ giận dữ trong mắt và trên mặt dần biến mất, toát ra vẻ đau đớn không thể che giấu: "Thành An... Ngươi yên tâm đi đi, ca ca vẫn ca ca lúc trước, chưa từng thay đổi. Người thương tổn ngươi, dù có thân phận địa vị gì, dù có tu vi bối cảnh gì, đều phải trả giá đắt!"

Miêu Thành Dương nói xong cũng không dừng lại thêm nữa, trong mắt hiện ra huyết quang, tiếp tục đuổi theo dấu chân máu trong tầm mắt.

Lúc phát hiện một đám người u Dương Tiêm Tinh tiến về m Dương sái bồn, hắn ta không khỏi cười lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh như mộng như điện, chợt lóe lên.

Đám người u Dương Tiêm Tinh phải vô cùng cẩn thận đi qua đường mòn, đối với Miêu Thành Dương, con đường này không khác gì đường lớn.

Cho dù lúc đi qua con đường núi hẹp hai bên là vực sâu, cũng không dừng lại chút nào.

Trong giây lát, Miêu Thành Dương đã đi qua hiểm địa này.

Chỉ là lúc này, hắn ta lại dừng bước.

Bởi vì vốn dấu chân máu trong tầm mắt vô cùng rõ ràng, đột nhiên lúc đến bờ bên kia lại trở nên lộn xộn, tiếp theo không còn dấu vết.

"Bị phát hiện rồi?" Miêu Thành Dương nhíu mày, hắn ta cũng không quan tâm sự sống chết của Tiết Huỳnh, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tự tay giết chết Bùi Lăng. Vì vậy, sau khi xác nhận không thể đuổi theo thông qua dấu chân máu, lập tức nhảy lên một khối cự nham ở gần đó, đưa mắt nhìn quanh, phán đoán hướng đi của một đoàn người u Dương Tiêm Tinh.

Trong Cổ Uyên, mặc dù đường đi hay thay đổi, nhưng nơi khá quan trọng như Cảm Mộng lâm, m Dương sái bồn, lại không có thay đổi lớn gì.

Ở nơi Hàn Tủy Hỏa sinh ra cũng sẽ có địa hình tương tự xung quanh.

Chương 118: Nạp Hỏa quyết (1)

"Trong số bọn họ có u Dương Tiêm Tinh là tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ." Rất nhanh, Miêu Thành Dương đã có suy tính, "Vạn Cổ phần phía đông nam, Kết Đan trở xuống tới gần chắc chắn phải chết, có thể trực tiếp bỏ qua; Thi Chúc âm địa ở phía nam, mặc dù mức độ nguy hiểm hơi thấp, nhưng tu vi Trúc Cơ hậu kỳ chỉ miễn cưỡng tự vệ được, cũng không thể nào."

Loại bỏ những hiểm địa tương tự, cuối cùng hắn ta suy đoán ra ba địa điểm có khả năng, "... U Cô động hướng tây nam, Cốt Hạc chiểu trạch, cùng Trùng sơn hướng chính đông."

"Cần rất nhiều thời gian để Nạp Hàn Tủy Hỏa nhập thể, dựa vào độn pháp của ta, cùng lắm thì lần lượt đi một lần."

"Tiểu súc sinh Bùi Lăng trốn không thoát!"

Nói xong, bóng dáng hắn ta thoáng qua, đã nhanh chóng đuổi về phía Trùng sơn.

Đúng lúc này, trong một góc khác của Cốt Hạc chiểu trạch, từng khô lâu hạc hoặc lớn hoặc nhỏ rơi trên mặt đất, xung quanh tĩnh mịch im ắng. u Dương Tiêm Tinh giẫm lên trên một bộ xương cao lớn, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng giám sát Tiết Huỳnh bày trận.

Sắc mặt Tiết Huỳnh trắng bệch, vẻ mặt oán giận, nhưng Cốt Sinh Hoa như ẩn như hiện sau lưng, lại khiến hắn ta không thể không nghiến răng, bấm niệm pháp quyết đánh từng trận kỳ đã sớm luyện chế tốt vào trong đầm lầy.

Trận kỳ chui vào đầm lầy, chỉ tản ra động tĩnh cực kì nhỏ, bao vây một ngọn lửa màu lam nhạt ở phía xa xa.

Thấy khốn trận sắp hoàn thành, u Dương Tiêm Tinh nghiêng đầu nói với Bùi Lăng: "Đợi lát nữa trận pháp phát động, Hàn Tủy Hỏa không thể bỏ chạy, sau khi ta đi vào trong bắt lấy nó, sẽ giao cho ngươi luyện hóa. Quá trình nạp lửa nhập thể rất đau khổ, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng được, nếu không sẽ uổng phí tấm lòng vất vả của mạch chủ, hiểu rõ chưa?"

Bùi Lăng cung kính nghe chỉ dạy, cuối cùng nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hỏi: "Đúng rồi sư tỷ, nạp lửa nhập thể này... Phải làm thế nào? Trực tiếp nuốt hay là?"

Vừa hỏi ra lời này, u Dương Tiêm Tinh và Phương Cát đều ngây ngẩn cả người.

Thậm chí Tiết Huỳnh đang tâm không cam tình không nguyện bày trận ở nơi xa đều run tay.

"Ngươi còn không biết cả Nạp Hỏa quyết?!" Phương Cát kêu lên đầu tiên, hắn ta vốn rất bất mãn với Bùi Lăng, lúc này trực tiếp nổi giận, "Sư tỷ, hắn nói đùa gì thế?! Không biết Nạp Hỏa quyết, vậy chúng ta dẫn hắn tới đây làm gì?"

Nạp Hỏa quyết?

Đây là thứ gì?

Bùi Lăng ngơ ngác, rất nhanh kịp phản ứng, chắc chắn đây là pháp môn đặc biệt để thu lấy đan hỏa.

Vấn đề là lúc trước hắn đã thể hiện "thiên phú luyện đan" với Trịnh Kinh Sơn, chỉ dựa vào một khóa ủy thác của hệ thống, tám phần mười vị Trịnh sư huynh này thấy hắn điều khiển đan hỏa trong quá trình luyện đan dễ dàng như tay chân, cho rằng hắn nhất định cũng nắm giữ Nạp Hỏa quyết, cho nên cũng không nhắc đến việc này với hắn.

Lần này rắc rối rồi!

u Dương Tiêm Tinh cau chặt hàng lông mày xinh đẹp: Đây là nhiệm vụ do mạch chủ một mạch Kiêm Tang sắp xếp, nàng tưởng mình chỉ cần tận trung cương vị làm một tên tay chân, tình huống khó giải quyết nhất cũng chỉ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, hoàn toàn không ngờ một mạch Chiêu Xuyên chưa đến, Bùi Lăng lại gây ra rắc rối lớn như vậy

"... Bây giờ ta truyền Nạp Hỏa quyết cho ngươi, tranh thủ thời gian học!" Nhanh chóng suy tư một chút, u Dương Tiêm Tinh thở sâu, trầm giọng nói.

Vốn Bùi Lăng đã có tu vi thấp, nếu không có Nạp Hỏa quyết, căn bản không thể luyện hóa Hàn Tủy Hỏa.

"Sư tỷ." Nghe vậy, khóe miệng Tiết Huỳnh đứng đằng xa giật giật, thể hiện rõ vẻ mỉa mai, Phương Cát cũng vội vàng khuyên nhủ, "Mặc dù Nạp Hỏa quyết không phải thuật pháp thâm ảo gì, nhưng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ, không tốn mười ngày nửa tháng sao có thể học được? Hơn nữa, Hàn Tủy Hỏa là đan hỏa bát phẩm, còn là thứ nổi bật trong số đan hỏa bát phẩm, tu vi của hắn như thế, dù miễn cưỡng học xong, dưới tình huống không thuần thục, chỉ cần hơi đi sai bước nhầm sẽ bị phản phệ."

"Đến lúc đó đã lãng phí Hàn Tủy Hỏa, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ của mạch chủ, căn bản là mất cả người lẫn của!"

Hắn ta không khỏi chùn bước, "Không bằng chúng ta dẫn hắn về trước, hồi bẩm mạch chủ, sau đó..."

"Không, không được!" Nhưng u Dương Tiêm Tinh lập tức bác bỏ, quyết đoán nói, "Mười ngày nửa tháng thì mười ngày nửa tháng, mạch chủ cũng không quy định thời gian cho nhiệm vụ lần này. Cổ Uyên rộng rãi, người ngoài không biết vị trí của Hàn Tủy Hỏa, chưa hẳn không có cơ hội! Cần gì phải quay lại, lãng phí tâm huyết trước đó của mạch chủ?"

"Về phần tu vi của Bùi sư đệ..."

"Chờ hắn bắt đầu luyện hóa Hàn Tủy Hỏa, ngươi phải bảo vệ ở bên cạnh."

"Hắn chỉ là một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ, lấy tu vi Trúc Cơ kỳ của ngươi, chắc hẳn cũng không khó chẩn trị cho hắn!"

Trong lòng Phương Cát căng thẳng, đây không phải là việc khó với hắn ta.

Trên thực tế, sở dĩ Trịnh Kinh Sơn để ba người bọn họ phụ trách nhiệm vụ lần này, là thấy có u Dương Tiêm Tinh tu vi cao nhất dẫn đội, đảm bảo cả quãng đường đi an toàn; Tiết Huỳnh phụ trách bày trận, đề phòng đan hỏa bỏ chạy, cũng có thể phối hợp tác chiến toàn trường; còn Phương Cát song tu y độc, chủ yếu là vì bảo vệ cho vị Bùi sư đệ này trong quá trình luyện hóa đan hỏa.

Chương 119: Nạp Hỏa quyết (2)

Nhưng mấy năm gần đây một mạch Kiêm Tang vẫn rơi vào thế yếu, năm sau ít tài nguyên hơn năm trước.

Lần này Trịnh Kinh Sơn đột nhiên liều lĩnh tranh giành nhiệm vụ Hàn Tủy Hỏa này, nhưng không cho đám sư đệ sư muội Phương Cát xưa nay luôn nể trọng, mà để một tên ngoại môn đệ tử vừa nhập tông được lợi! Sao điều này có thể khiến đám người Phương Cát chịu phục được?

Nếu không phải sợ thế lực do mạch chủ xây dựng, thậm chí Phương Cát và Tiết Huỳnh căn bản không muốn tham gia nhiệm vụ lần này.

Vì vậy, sau khi rời khỏi Khô Lan tiểu viện, dù có u Dương Tiêm Tinh trấn áp, Phương Cát cũng tỏ ra khó chịu với Bùi Lăng rất nhiều lần.

Lúc này thấy Bùi Lăng còn không biết cả Nạp Hỏa quyết, hắn ta vốn tưởng lấy lý do trở về, có thể khiến u Dương Tiêm Tinh lùi lại mà cầu việc khác, chủ động đề nghị giao Hàn Tủy Hỏa cho mình hoặc Tiết Huỳnh hấp thu.

Ai biết u Dương Tiêm Tinh lại thà rằng mạo hiểm trì hoãn ở đây mười ngày nửa tháng vì Bùi Lăng!

Trong lòng Phương Cát lập tức tràn đầy sự ghen ghét với Bùi Lăng, khuôn mặt méo mó một lúc, mới gượng cười nói: "Sư tỷ, ngươi quá coi trọng ta, tu vi Bùi sư đệ thật sự quá thấp, ta cũng không có niềm tin quá lớn."

"Ngươi toàn lực ứng phó là được." u Dương Tiêm Tinh lạnh lùng nói một câu, chuyển sang Bùi Lăng, "Tốt, đừng lãng phí thời gian, ta sẽ đọc khẩu quyết của Nạp Hỏa quyết cho ngươi nghe, ngươi có gì không hiểu lập tức hỏi ta, chỉ là năm đó ta không phí quá nhiều thời gian trên mặt luyện đan, chưa hẳn có thể giải thích cho ngươi. Ta không giải thích được, chỉ có thể dựa vào ngươi tự lĩnh ngộ."

Nói xong cũng không đợi Bùi Lăng nói gì, liền há miệng đọc thuộc lòng một phần khẩu quyết khoảng mấy trăm chữ.

Bùi Lăng cũng nghe hiểu ý tứ đại khái của hai ba câu trước, về phần đằng sau, thật xin lỗi, giống hệt với Huyết Loa độn pháp trước đó, ngay cả là chữ nào hắn cũng không rõ lắm.

Cũng may hắn có hệ thống!

u Dương Tiêm Tinh mới bắt đầu đọc thuộc lòng, hệ thống đã online: "Leng keng! Kiểm tra ra truyền thụ thuật pháp ngoại giới, đang thu nhận sử dụng..."

Vị sư tỷ này vừa đọc xong khẩu quyết, hệ thống đã nhắc nhở: "Hoàn thành thu nhận sử dụng thuật pháp, xin ký chủ đặt tên."

"Gọi là 【 Nạp Hỏa quyết 】 ." Hiếm khi nào Bùi Lăng thấy hệ thống thuận mắt như thế, tay hơi run lên suýt nữa cho khen ngợi năm sao, cũng may dù sao hắn vừa tấn thăng Luyện Khí tầng năm, phản ứng nhanh chóng, cho một đánh giá bốn sao ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Đang suy nghĩ phải nói cho u Dương Tiêm Tinh biết mình đã học xong thế nào, lúc này lấy Hàn Tủy Hỏa làm trung tâm, cảnh vật xung quanh hơi chấn động!

Cuối cùng đã bố trí xong khốn trận.

u Dương Tiêm Tinh trực tiếp đưa tay về phía Tiết Huỳnh: "Lấy ra trận kỳ hạch tâm."

Tiết Huỳnh giận mà không dám nói gì, oán hận liếc nhìn Bùi Lăng, vừa giao lá cờ nhỏ màu đen cho u Dương Tiêm Tinh, nén giận nói: "Sư tỷ, ta thật không có..."

"Chờ trở về Khô Lan tiểu viện, ngươi tự giải thích chuyện này với mạch chủ." u Dương Tiêm Tinh lạnh lùng nói, "Tốt, lại giao trận bàn bản mệnh của ngươi cho ta."

"... Sư tỷ?!" Con ngươi Tiết Huỳnh đột nhiên co rụt lại, bật thốt, "Chỉ vì mấy câu nói của tiểu tử này, ngươi lại không tin ta như thế?"

Phương Cát đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, mặc dù thấy vẻ mặt lạnh lùng sương giá của u Dương Tiêm Tinh không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Lăng càng nham hiểm hơn.

u Dương Tiêm Tinh lười nói nhiều: "Ngươi dám làm trái lời ta?"

Lúc đang nói chuyện, Cốt Sinh Hoa chậm rãi hiện ra sau lưng Tiết Huỳnh, vô số xiềng xích bạch cốt xuyên thủng toàn thân hắn ta cũng nhúc nhích theo, khiến sắc mặt hắn ta trắng bệch.

"... Được." Tiết Huỳnh thở sâu, nhịn xuống lửa giận, lấy ra trận bàn bản mệnh, dùng hai tay nâng lên, cúi đầu nói, "Sao ta dám không nghe lệnh sư tỷ?"

u Dương Tiêm Tinh tiếp nhận trận bàn, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới vung tay ngăn lại.

Tiết Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, vốn Cốt Sinh Hoa ở sau lưng hơi mờ Cốt Sinh Hoa, lại thay đổi đột nhiên biến lớn, tiếp theo sinh ra một cái miệng to phủ kín răng nhọn, một ngụm nuốt Tiết Huỳnh!

Phương Cát quá sợ hãi: "Sư tỷ, Tiết sư huynh rõ ràng đã..."

u Dương Tiêm Tinh hờ hững, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy sau khi Cốt Sinh Hoa nuốt Tiết Huỳnh vào đã nhanh chóng biến hóa, chỉ trong hai lần hít thở ngắn ngủi đã biến thành một bộ giáp bạch cốt vừa người, bao bọc Tiết Huỳnh cực kỳ chặt chẽ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ lộ ra miệng mũi.

"Sư tỷ ngươi!!" Đầu tiên Tiết Huỳnh hơi hoảng hốt, tiếp theo nổi giận, "Ngươi và ta ở chung nhiều năm, ngươi..."

Còn chưa nói dứt lời, trong giáp bạch cốt đột nhiên sinh ra mấy sợi xiềng xích, di chuyển rầm rầm ở bên trong, hoàn toàn chặn mồm hắn ta.

"Dáng vẻ này cũng không có vấn đề." u Dương Tiêm Tinh thầm nghĩ, sau đó một cước đá hắn ta ra ngoài trận pháp, tiếp theo phân phó Phương Cát canh giữ ở bên cạnh Bùi Lăng đề phòng chuyện không may, bản thân lại nhanh chân đi về phía đan hỏa.

Nhìn từ xa Hàn Tủy Hỏa là một ngọn lửa màu lam nhạt.

Đến gần lại phát hiện thật ra nó là màu xanh thẳm tựa như bầu trời xanh vạn dặm.

Chương 120: Hàn Tủy Hỏa (1)

Rõ ràng là hàn khí ở lòng đất ngưng kết, nhưng lại có vẻ tươi đẹp chỉ bầu trời mới có, khác biệt quá nhiều với hoàn cảnh lờ mờ tịch mịch ở Cốt Hạc chiểu trạch.

Phát hiện có tu sĩ tới gần, đan hỏa vốn yên tĩnh đột nhiên nhảy một cái, bỗng dưng bay vút lên mấy trượng!

Cùng lúc đó, hàn ý đến từ Cốt Hạc chiểu trạch đang tràn ngập toàn bộ bên trong khốn trận lập tức bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là cảm giác khô nóng như bị thiêu đốt.

Nhưng trong cảm giác khô nóng này, lại có một loại hàn ý phát ra từ xương tủy, dâng lên từ đáy lòng, khiến người ta không tự chủ được mà run rẩy.

Bùi Lăng đang vô cùng khó chịu, lại thấy u Dương Tiêm Tinh hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, bàn tay mảnh mai tái nhợt trực tiếp chộp về phía đan hỏa!

Đan hỏa bùng lên, lại bỗng dưng bay vút lên một khoảng lớn, trong nháy mắt đã nuốt hết toàn bộ u Dương Tiêm Tinh.

Bùi Lăng và Phương Cát thấy vậy giật mình, Phương Cát đang định tiến lên cứu viện, ngay lúc này từng lá bùa bay ra từ bên trong đan hỏa, mặc kệ đan hỏa đang thiêu đốt, đột nhiên dán lên trên đan hỏa, mỗi lần thêm một tấm bùa chú, đan hỏa lại nhỏ hơn một phần.

Dường như đã nhận ra sự uy hiếp, đan hỏa đột nhiên phun ra u Dương Tiêm Tinh không hề bị thương, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy vào chỗ sâu trong đầm lầy.

Nhưng đan hỏa khẽ động, u Dương Tiêm Tinh lập tức lay động trận kỳ, ngay sau đó đan hỏa đã bị đại trận cản lại, nhân cơ hội này, nàng cũng chỉ điểm một cái, lại là một tấm phù lục dán lên đan hỏa.

Đan hỏa lập tức thay đổi phương hướng, phi độn lên trên không.

Nhưng dù sao đám Hàn Tủy Hỏa cũng chưa sinh ra linh trí, chỉ cứng nhắc đối phó dựa vào bản năng.

Chỉ hơi lơ lửng lập tức bị u Dương Tiêm Tinh dùng thủ pháp giống vậy để cản lại.

"Lạch cạch."

Trên người nó lại có thêm một đạo phù lục, thế lửa lại giảm.

Trên dưới không được, đan hỏa chỉ có thể chạy loạn ở trong khốn trận.

u Dương Tiêm Tinh như bóng với hình, độn pháp của nàng như một đạo sương mù màu xanh nhạt, như giòi trong xương bám sát lấy đan hỏa, không ngừng đập lên từng tấm phù lục.

Rất nhanh, trải qua một phen khó khăn trắc trở, đan hỏa đã thu nhỏ đến kích cỡ chỉ khoảng bàn tay, rất nhiều phù lục bao lấy ba tầng trong ba tầng ngoài của nó.

u Dương Tiêm Tinh dừng chân, lấy tay bắt lấy đan hỏa bị phù lục phong ấn lại, trên mặt lại không có vẻ vui mừng gì, ngược lại nhíu mày.

Hàn Tủy Hỏa này có thể giãy giụa lâu như vậy, hiển nhiên thời gian đản sinh ở trong Cổ Uyên còn lâu hơn dự đoán.

Chỉ bàn về phẩm chất, đương nhiên càng tốt hơn.

Nhưng Bùi Lăng chỉ là Luyện Khí tầng năm, hắn gặp Hàn Tủy Hỏa mới sinh còn rất miễn cưỡng, huống chi là đan hỏa lúc này?

Vì không để Bùi Lăng vừa tiếp xúc với đám đan hỏa này đã hôi phi yên diệt, trước tiên nàng phải chém đứt khí âm hàn mà Hàn Tủy Hỏa hấp thu được ở Cốt Hạc chiểu trạch trong mấy ngày nay, chỉ giữ lại hỏa chủng bản nguyên ban sơ của nó.

Lại xác nhận Tiết Huỳnh và Phương Cát không có gì khác lạ, khốn trận cũng hoàn hảo không chút tổn hại, u Dương Tiêm Tinh lấy ra đan dược nuốt vào, khôi phục trạng thái, lúc này mới trở tay thò vào trong hắc quan, chậm rãi lại rất chật vật rút ra một thanh chủy thủ bằng xương trắng như tuyết.

Không biết thanh chủy thủ này được chế tạo từ xương cốt của sinh linh gì, toàn thân trắng noãn không tì vết, chỉ có ở chỗ chuôi dao găm điêu khắc hoa văn Mạn Châu Sa Hoa tươi đẹp ướt át.

Đường vân kia lại như vật sống, vừa xuất hiện đã nhảy lên một cái, bao bọc toàn bộ bàn tay của u Dương Tiêm Tinh.

Chợt nhanh chóng diễn sinh thuận theo bàn tay lên cánh tay, mãi cho đến khi toàn bộ nửa mặt bên phải của u Dương Tiêm Tinh đều hiện ra đường vân Mạn Châu Sa Hoa phức tạp, mới chậm rãi yên tĩnh lại.

Trong chốc lát ngắn ngủi, trên trán u Dương Tiêm Tinh đã đầy mồ hôi, tay nàng cầm chủy thủ, trực tiếp đâm xuyên qua một tấm phù lục phong ấn đan hỏa.

Phù lục kia bị đâm rách trong nháy mắt, tự động thiêu đốt.

Trong đó phong tồn Hàn Tủy Hỏa chưa trở về bản tôn, lại lưu động thuận theo lưỡi chủy thủ một đoạn, chẳng mấy chốc hoa văn Mạn Châu Sa Hoa đã hấp thu gần như không còn.

Sau đó, u Dương Tiêm Tinh dùng chuôi chủy thủ này đâm xuyên qua tất cả phù lục, hoa văn Mạn Châu Sa Hoa trên chủy thủ càng tươi đẹp hơn, thậm chí chậm rãi chuyển từ đỏ tươi thành đỏ thẫm.

Một lúc lâu sau, tất cả phù lục thiêu đốt hầu như không còn, Hàn Tủy Hỏa cũng chỉ còn lại một bó nhỏ lớn bằng móng tay.

Cuối cùng u Dương Tiêm Tinh thầm thở phào, vẫn chưa dám thư giãn, trở tay đánh ra hai đạo thuật pháp, phong tồn phần đan hỏa đã khí tức yếu ớt này, nghiêng đầu lau mồ hôi trên trán, trầm giọng nói: "Chúng ta đi, chuyển sang nơi khác!"

Phương Cát vừa ao ước vừa ghen ghét nhìn đan hỏa trong tay nàng, nghe vậy khẽ giật mình: "Đổi chỗ?"

"Bùi sư đệ cần thời gian tu luyện Nạp Hỏa quyết, tiếp tục lưu lại nơi đây, chưa chắc đã an toàn." u Dương Tiêm Tinh khẽ gật đầu, nói, "Ta nhớ bên U Cô động có một khu vực, nếu vẫn chưa thay đổi thì rất thích hợp ẩn thân."

Sở dĩ nàng biết rõ một mạch Chiêu Xuyên có địch ý với phe mình, còn nhất định không chịu rút lui, cũng vì có lý do, Cổ Uyên rộng rãi lại biến đổi thất thường, khó mà suy đoán.

Chương 121: Hàn Tủy Hỏa (2)

Nếu lấy được Hàn Tủy Hỏa trước khi bị vây lại thì vẫn được.

Bây giờ Hàn Tủy Hỏa đã nằm trong tay, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp, tránh né mười ngày nửa tháng, trừ khi có nội gián hoặc là vận khí thật sự không tốt, nếu không hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Nhưng lần này trên đường đi U Cô động chưa chắc đã an toàn." Sự khó chịu trong lòng Phương Cát đã tích lũy đến cực hạn, cuối cùng không kìm nén được nữa, phản đối, "Sư tỷ có thành kiến với Tiết sư huynh, chỉ dựa vào ngươi và ta, còn phải đề phòng Tiết sư huynh, với tu vi của Bùi Lăng, trên đường tùy tiện gặp một con Độc Cô Nô để nó tự bạo, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục!"

"Huống chi tránh né trong này mười ngày nửa tháng, còn có áp lực không nhỏ với chúng ta, chứ đừng nói đến còn phải bảo vệ Bùi Lăng?"

"Ta biết sư tỷ luôn hứa hẹn, đồng ý nhiệm vụ của mạch chủ, dù dốc hết sức cũng muốn làm hết."

"Nhưng kính xin sư tỷ tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, bây giờ đã là chuyện không thể làm!"

"Hoặc là để tiểu tử này thử nạp lửa nhập thể ngay tại chỗ, hoặc là từ bỏ cơ hội lần này."

Sắc mặt u Dương Tiêm Tinh lạnh lẽo: "Vào lúc mấu chốt, ta sẽ mở quan tài đón địch, ngươi có thể yên tâm rồi chứ?"

Hiển nhiên hắc quan sau lưng nàng có uy lực không nhỏ, Phương Cát nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, càng ghen ghét hơn: "Tiểu tử này có tài đức gì? Mạch chủ tranh đoạt nhiệm vụ Hàn Tủy Hỏa cho hắn thì thôi, ngay cả sư tỷ cũng nỗ lực trả giá lớn vì hắn?"

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng giật mình, sao u Dương Tiêm Tinh không thể động đến hắc quan ở sau lưng?

Vừa nãy ở bên trong Cảm Mộng lâm...

Hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa, vội vàng nói: "Xin sư tỷ sư huynh đừng cãi nữa, ta nguyện ý thử nạp lửa nhập thể ngay bây giờ!"

Dù sao Bùi Lăng cũng có món nợ khổng lồ cần phải trả, sao có thể trì hoãn trong này mười ngày nửa tháng?

Đã không có ý định giấu dốt, hơn nữa bản thân đã chuẩn bị sẵn ngụy trang là thiên tài, cần gì phải lãng phí thời gian? Còn không bằng ủy thác hệ thống ngay tại chỗ, luyện hóa đám Hàn Tủy Hỏa này.

"Ngươi ngậm miệng!" u Dương Tiêm Tinh nghe vậy cau mày, quát khẽ, "Ngươi đã biết đủ loại chỗ tốt của Hàn Tủy Hỏa, vì sao nội môn lại bằng lòng tranh đoạt theo quy củ? Đều bởi vì chỉ có một cơ hội nạp lửa nhập thể, không được thì chết! Không phải người có tu vi tâm chí tốt nhất, dù thèm muốn công hiệu tẩy tủy của nó, cũng chỉ có thể chùn bước."

Nàng cảm thấy Bùi Lăng thật sự đang làm loạn!

Mới bao lâu từ lúc nàng truyền thụ Nạp Hỏa quyết chứ? Nếu hắn nói trên cơ bản hắn hiểu rõ bản Nạp Hỏa quyết này đang nói thứ gì, đã coi như có ngộ tính xuất chúng, lúc này lại muốn thử... Theo u Dương Tiêm Tinh, Bùi sư đệ này đúng là người mới vừa nhập tông, không hiểu cái gì hết.

"Sư tỷ cần gì võ đoán như thế?" So sánh với u Dương Tiêm Tinh tức giận, ánh mắt Phương Cát lóe lên, lại nói, "Bùi sư đệ mới nhập tông mấy ngày, đã được mạch chủ coi trọng như thế, biết đâu cũng vì thiên phú dị bẩm thì sao?"

"Nếu không mạch chủ luôn anh minh, sao lại bằng lòng trả giá lớn như thế, lại để người ngoài được lợi?"

Vì khuyến khích Bùi Lăng, đây là lần đầu Phương Cát gọi Bùi Lăng là "sư đệ", vẻ mặt ôn hoà nói, "Sư đệ, ngươi nói xem có phải đúng vậy không? Cũng không thể là mạch chủ đang tư lợi chứ? Mạch chủ chưa từng làm chuyện như vậy!"

Cứ giày vò khốn khổ như thế, đã đủ để ta luyện ra mấy lô Thối Cốt Đan thượng phẩm... Bùi Lăng thấy u Dương Tiêm Tinh còn muốn nói gì đó, dứt khoát trực tiếp nói trong suy nghĩ: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Lựa chọn 【 Nạp Hỏa quyết 】 , 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa uỷ thác 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài!"

"Leng keng! Bắt đầu tu luyện Nạp Hỏa quyết..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đan hỏa..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một phần Tiên Thiên đan hỏa..."

Ngay sau đó, hệ thống khống chế Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt đi về phía u Dương Tiêm Tinh, đoạt lấy Hàn Tủy Hỏa trong tay nàng.

"Leng keng! Hoàn thành tặng Tiên Thiên đan hỏa, tiếp tục tu luyện..."

"Cẩn thận!" u Dương Tiêm Tinh vội vàng nhắc nhở.

Đừng thấy Hàn Tủy Hỏa tổn thương nguyên khí, vô cùng ôn thuần trong tay một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ là nàng, nhưng với tu sĩ Luyện Khí kỳ vẫn không thể khinh thường.

Quả nhiên, Bùi Lăng vừa cầm lấy Hàn Tủy Hỏa, dù có pháp quyết áp chế, hỏa chủng vẫn lập tức bắt đầu cuồng bạo!

Nhưng ngay lúc này, Bùi Lăng há miệng hút vào, hỏa diễm vừa tăng vọt đột nhiên chia thành bảy luồng, chui vào thất khiếu của hắn như linh xà.

u Dương Tiêm Tinh lập tức im bặt, vẻ mặt nghiêm túc.

Đây là bước đầu tiên của Nạp Hỏa quyết, cũng là bước có tỉ lệ thất bại cao nhất.

Tiên thiên hỏa chủng do thiên sinh địa dưỡng, dù chưa sinh ra linh trí, nó cũng sẽ kháng cự tu sĩ sử dụng theo bản năng.

Lấy nhục thân của tu sĩ Luyện Khí kỳ, căn bản không thể chống cự uy lực của đan hỏa bát phẩm.

Cho nên chỉ cần hơi không cẩn thận vận chuyển Nạp Hỏa quyết, sẽ dẫn đến hỏa chủng phản phệ, nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng thì hôi phi yên diệt ngay tại chỗ.

Chương 122: Kỳ tài ngút trời!

Vì vậy tu sĩ tầm thường đều bắt đầu luyện tập từ phàm hỏa trước, dù sao hỏa diễm phàm tục đã không có uy hiếp gì với người đã bước vào con đường tu sĩ. Lặp đi lặp lại thuần thục Nạp Hỏa quyết, xác nhận không hề có sơ suất, lại ra tay với đan hỏa chân chính.

Với loại người như Bùi Lăng, mới chỉ đạt được Nạp Hỏa quyết đã trực tiếp thu nạp đan hỏa, còn là thứ nổi bật trong đan hỏa bát phẩm, đừng nói u Dương Tiêm Tinh tận mắt thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe!

Nàng vô thức nắm chặt cốt chủy trong tay xương, nhanh chóng phân phó Phương Cát: "Nhanh! Chuẩn bị cứu người!"

"Sư tỷ đừng lo lắng." Phương Cát ngoài miệng nói, "Có thể hắn nắm chắc thì sao?"

Trong lòng lại rất hưng phấn, ước gì Bùi Lăng bị đốt chết ngay tại chỗ!

Dỳ sao nếu một bước nạp lửa nhập thể này thất bại, vậy Hàn Tủy Hỏa gần như không có bất kỳ tổn thất nào.

Bây giờ khốn trận vẫn còn, đám đan hỏa này không có chỗ trốn, Tiết Huỳnh không được u Dương Tiêm Tinh tin tưởng, u Dương Tiêm Tinh lại có tình huống đặc thù không thể dùng Hàn Tủy Hỏa, cơ hội đạt được đan hỏa luyện tủy như thế, ngoại trừ hắn ta còn có thể là ai?

Nghĩ tới đây, đừng nói hắn ta đi cứu người, nếu không phải u Dương Tiêm Tinh ở bên cạnh, thật sự hận không thể giở trò, để Bùi Lăng chết càng nhanh hơn.

Nhưng bảy đầu hỏa xà vừa vào trong cơ thể Bùi Lăng còn chưa kịp cử động, hệ thống đã xe nhẹ đường quen vận chuyển Nạp Hỏa quyết, khiến nó một hóa mười mười hóa trăm, trong khoảnh khắc, mỗi một đầu hỏa xà đều bị phân hoá thành tia lửa mắt thường khó mà phân biệt, dung nhập vận chuyển trong linh lực.

Cùng lúc đó, quanh người Bùi Lăng hiện ra ánh sáng màu xanh thẳm nhàn nhạt, nhuộm dần xuống từ đầu.

Vốn u Dương Tiêm Tinh rất căng thẳng, thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn!

Kỹ xảo khống chế hỏa của vị Bùi sư đệ này lại cao minh như thế, đâu giống dáng vẻ vừa học được Nạp Hỏa quyết? Đây rõ ràng là quen thuộc trôi chảy!

Tính toán thời gian hắn đạt được môn thuật pháp này, đây là ngộ tính kinh người đến mức nào, lại là thiên phú kinh người đến mức nào!

Xem ra Phương Cát nói rất đúng, bây giờ tình cảnh một mạch Kiêm Tang gian nan, mạch chủ lại không tiếc trả giá lớn bồi dưỡng Bùi Lăng này, quả nhiên không phải không có lý do.

Thiên tài!

Tuyệt thế thiên tài!

Ngay lúc cảm xúc u Dương Tiêm Tinh lên xuống, vô cùng mừng rỡ, sắc mặt Phương Cát lại tái xanh.

Hắn ta còn tưởng mình có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, ai biết Bùi Lăng lại thiên phú dị bẩm.

"Đáng chết..." Phương Cát siết chặt hai tay thành nắm đấm, không che giấu được sự ác ý và ghen ghét trong mắt, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Xem ra lần này mình nhất định không thu hoạch được gì!"

Không chỉ như thế, hắn ta nhanh chóng nghĩ đến, "Bùi Lăng này mới tiến tông được mấy ngày? Còn ở ngoại môn, còn là Luyện Khí kỳ, mạch chủ đã ưu ái như thế. Tiếp theo trên người hắn có Hàn Tủy Hỏa, giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, chắc chắn mạch chủ càng dốc lòng bồi dưỡng..."

Như thế chẳng phải Bùi Lăng ở ngoại môn, lại chiếm cứ tài nguyên của một mạch Kiêm Tang, đợi đi đến nội môn, vậy càng không cần phải nói, chắc chắn là Bùi Lăng được lựa chọn đủ loại chỗ tốt, phần thừa lại mới đến lượt những người khác.

Lúc này Phương Cát hơi hối hận, sớm biết Bùi Lăng này kinh tài tuyệt diễm như thế, lại được Trịnh Kinh Sơn coi trọng, trước đó thái độ của mình không nên tồi tệ như vậy.

Nhưng dọc theo con đường này, hắn ta đã đắc tội Bùi Lăng nhiều lần.

Dù Bùi Lăng không nói gì, nhưng ai biết trong lòng tiểu tử này có ghi hận hay không?

Nghĩ tới đây, trên mặt Phương Cát lúc xanh lúc đỏ không ngừng thay đổi, tâm trạng không thể bình tĩnh được.

Trên thực tế, lúc này không chỉ Phương Cát hối hận, Tiết Huỳnh ở bên ngoài khốn trận thấy vầng sáng xanh lam trên người Bùi Lăng chậm rãi nhuộm dần, không nhanh không chậm, ung dung không vội, cũng vô cùng ảo não.

Hắn ta là người cũ trong một mạch Kiêm Tang, nếu nói hoàn toàn không có tình cảm với một mạch của mình thì không thể nào.

Vấn đề là sau khi Trịnh Kinh Sơn nhậm chức, bởi vì vị mạch chủ này có ân oán cá nhân với Miêu Thành Dương, một mạch Chiêu Xuyên vốn nước sông không phạm nước giếng lại nhắm vào khắp nơi, đến mức một mạch Kiêm Tang vốn đã yếu thế lại ngày càng sa sút, tài nguyên ngày càng giảm bớt.

Lần này, vốn nội bộ một mạch Kiêm Tang không đồng ý để Trịnh Kinh Sơn mạo hiểm đắc tội trung ngũ mạch tranh giành nhiệm vụ Hàn Tủy Hỏa này.

Nếu không phải Trịnh Kinh Sơn chuyên quyền độc đoán, lại thêm Lệ chân truyền làm chỗ dựa, căn bản sẽ không thông qua đề nghị này.

Tiết Huỳnh đã nhìn rõ ràng quá trình mọi việc, trong lòng rất thất vọng với mạch chủ.

Cũng vô cùng thất vọng với tiền đồ của một mạch Kiêm Tang.

Hắn ta thấy, sớm muộn một mạch này cũng xong đời, hắn ta cũng không muốn cùng gặp xui xẻo.

Nhưng hắn ta không ngờ, Bùi Lăng không hề nổi bật ở ngoại môn, lại có tư chất kinh người như thế!

"Xem ra mạch chủ đã gửi gắm hy vọng vào tiểu tử này?" Tiết Huỳnh chợt hiểu ra, vốn trong lòng đã kiên định phản chiến cũng hơi dao động, "Sớm biết vậy, lần này ta nên tin mạch chủ..."

Nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của Cốt Sinh Hoa, hắn ta nhanh chóng kiên định với lựa chọn của mình, thầm nghĩ, "Mạch chủ chỉ đang vùng vẫy giãy chết thôi!"

Chương 123: Sư tỷ nhớ kỹ ngươi (1)

"Lại nói, cho dù Bùi Lăng này có xuất sắc, cũng cần thời gian trưởng thành, còn không biết một mạch Kiêm Tang có thể kéo dài hơi tàn đến lúc đó hay không."

"So với việc trông cậy vào tiểu tử này, còn không bằng lấy lòng Lệ chân truyền còn đáng tin."

"Hơn nữa suy nghĩ báo thù cho bào đệ của Miêu mạch chủ vô cùng kiên định, dù tiểu tử này thiên tài như thế nào, lần này chắc chắn thân tử đạo tiêu!"

"Lựa chọn của ta không có sai!"

Hắn ta hơi oán hận nhìn u Dương Tiêm Tinh, "Tiện tỳ, đợi lát nữa Miêu mạch chủ tới, ngươi sẽ biết tay."

Bùi Lăng không biết suy nghĩ của ba người ở đây, lúc này hắn hơi buồn bực ngán ngẩm, dù sao đã có hệ thống chủ trì nạp lửa nhập thể, hắn chỉ cần chờ là được.

"Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, tiếp theo mặc kệ Trịnh sư huynh nói tạo hóa gì đó, ta cũng không bị lừa tiếp nữa." Bùi Lăng lại suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, "Vẫn nên luyện đan đi! Tranh thủ nhanh chóng trả xong phạt tiền, đến lúc đó lại đi Chư Pháp các, xem có công pháp thuật pháp thích hợp hay không..."

Còn chưa suy nghĩ xong, bỗng nhiên toàn thân truyền đến một cơn đau như bị lăng trì!

Dường như có trăm ngàn cây cương đao đồng thời róc thịt lấy kinh mạch gân cốt của hắn.

Đệt!

Bùi Lăng đau đến trong đầu trống rỗng, ngay cả vừa nãy đang suy nghĩ cái gì cũng quên, nếu hắn còn có thể khống chế thân thể của hắn, đã sớm lên tiếng kêu rên, thậm chí lăn lộn đầy đất.

Nhưng bây giờ hệ thống đang làm chủ thân thể của hắn.

Thế là người ngoài chỉ thấy, sau khi Hàn Tủy Hỏa bao trùm cả người Bùi Lăng, khiến cả người hắn đều tản ra vầng sáng xanh thăm thẳm, mọi người đều biết đã bắt đầu một bước đau khổ nhất, dày vò nhất, nhưng trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm, vẻ mặt tự nhiên, ngay cả đôi mắt cũng không chớp lấy một cái!

Đau đau đau đau đau đau đau!

Lúc này Bùi Lăng không có suy nghĩ gì hết, toàn bộ ý thức đều bị cảm giác đau đớn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cơ thể càn quét.

Mặc dù u Dương Tiêm Tinh từng nhắc nhở hắn, quá trình nạp lửa nhập thể rất đau khổ.

Nhưng Bùi Lăng căn bản không coi ra gì.

Dù sao hắn không có Thối Cốt Đan giúp đỡ, dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên gì, cứ thế luyện Đoán Cốt quyết đến Luyện Khí tầng hai.

Thử nghĩ chút nữa tự mình chấn vỡ xương cốt toàn thân mình, cùng lúc đó còn muốn phân tâm khó khăn vận chuyển công pháp, vì vậy Bùi Lăng cảm thấy, dù nạp lửa nhập thể có đau khổ, có đau khổ bằng năm đó tu luyện Đoán Cốt quyết sao?

Hắn là tu sĩ sống sót từ trong Đoán Cốt quyết!

Vào lúc này, hắn phát hiện so với nạp lửa nhập thể, tu luyện Đoán Cốt quyết thật sự là một loại hưởng thụ.

Ít nhất, mặc dù lúc đầu tu luyện Đoán Cốt quyết vô cùng đau đớn, nhưng chỉ là đau đớn nhục thân, thậm chí sau này cũng hơi quen thuộc.

Nhưng trước mắt, cảm giác đau khổ này lại phát ra từ sâu trong linh hồn, truyền ra từ trong xương cốt.

Thậm chí Bùi Lăng nhớ tới lúc vị giảng sư Khí phong kia giảng giải phương pháp Dung Linh.

Hắn hơi hiểu được những yêu thú bị luyện hóa thành khí linh.

Nếu bọn chúng cũng chịu sự đau đớn của mình vào lúc này, việc khuất phục quả thực là chuyện đương nhiên, không khuất phục mới kỳ quái.

"Hệ thống, mả mẹ ngươi! Ngươi nhanh dừng lại, dừng lại!" Bùi Lăng tru lên trong suy nghĩ, "Lão tử mặc kệ! Lão tử không muốn đám Hàn Tủy Hỏa này... Ngươi dừng lại! Nhanh!"

"Đệt!"

"Hệ thống ngươi mẹ nó muốn đổi ký chủ cứ nói thẳng, lão tử đổi, lập tức đổi, ngươi thích tìm ai thì tìm người đó, dừng lại! Dừng lại! Lão tử sắp chết ngươi mẹ nó!!!"

"Hệ thống, ngươi là cha, lão tử gọi ngươi là cha được không? Ngừng ngừng ngừng ngừng... Lão tử cho ngươi năm sao, chỉ cần ngươi dừng lại, lập tức cho năm sao, ngươi mẹ nó trộm đồ của u Dương Tiêm Tinh ngay bây giờ thì lão tử cũng nhận... A a a a a a... Dừng lại a a a!!!"

Hệ thống thờ ơ, tiếp tục đâu ra đấy hút Hàn Tủy Hỏa trước mặt vào.

Theo thời gian từ từ trôi qua, ba người u Dương Tiêm Tinh căng thẳng nhìn chăm chú, khuôn mặt Bùi Lăng không có chút rung động nào, thậm chí ngay cả cơ bắp trên người cũng không có bất kỳ vẻ kéo căng nào, rõ ràng là lấy một loại thái độ cực kì thả lỏng, cực kì bình thản, không nhanh không chậm thu nạp đan hỏa.

Toàn bộ quá trình bình ổn, bình tĩnh, thậm chí lộ ra một vẻ ưu nhã phải thành thạo đến cực hạn mới có được.

Điều này khiến ba tên nội môn đệ tử vừa sợ hãi than thở về thiên phú của hắn, trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn.

"Đây là tâm tính cỡ nào, ý chí cỡ nào!" Mặc dù trên đường đi u Dương Tiêm Tinh vô cùng bảo vệ Bùi Lăng, không tiếc xử trí đồng đội Tiết Huỳnh của mình vì hắn, nhưng đây cũng chỉ vì nàng rất coi trọng hứa hẹn, tuân thủ mệnh lệnh của mạch chủ mà thôi, cũng không phải có hảo cảm gì với Bùi Lăng.

Nhưng lúc này, ánh mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn chăm chú vẻ mặt bình thản của Bùi Lăng, nàng không khỏi thấy xúc động, thầm nghĩ, "Mặc dù ta chưa từng tự mình thu nạp đan hỏa, nhưng khi đó mạch chủ cũng dùng đan hỏa rèn luyện cơ thể, khi đó ta làm hộ pháp, mạch chủ cũng đã Trúc Cơ coi trọng uy nghiêm, nhưng cũng đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt chảy xuống ròng ròng."

"Nghe nói tình hình của mạch chủ đã được coi là rất có mặt mũi."

Chương 124: Sư tỷ nhớ kỹ ngươi (2)

"Thậm chí có một vài người vì quá đau khổ trong quá trình này, đến mức đường đường là tu sĩ, lại không kiềm chế được bài tiết ngay trước mặt mọi người, khiến trên người dính đầy thứ màu vàng, tình cảnh đã từng mất khống chế..."

"Đến nay Bùi Lăng này lại ung dung không vội!"

"Dù hắn thật sự rất đau khổ, chỉ vì thể diện thiếu niên cưỡng ép giả vờ dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng có thể che giấu đến tình trạng điềm nhiên như không có việc gì thế này, đủ thấy tâm chí cứng cỏi."

"Thiên phú tuyệt hảo, ý chí lực như tảng đá... Còn trẻ tuổi như vậy! Khó trách mạch chủ lại hậu ái, chỉ cần vị sư đệ này không vẫn lạc giữa chừng, ngày sau chắc chắn hắn sẽ có một chỗ cắm dùi trong nội môn."

Để tay lên ngực tự hỏi, nếu nàng là Trịnh Kinh Sơn, phát hiện lương tài mỹ ngọc như thế, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dốc hết tài nguyên, chú trọng bồi dưỡng.

u Dương Tiêm Tinh nghĩ đến đây, nhìn chằm chằm Bùi Lăng, coi như nhớ kỹ vị ngoại môn sư đệ này.

So sánh với sự vui vẻ của nàng, Phương Cát và Tiết Huỳnh lại hối hận như muốn nôn ra máu.

"Điều này sao có thể?!" Phương Cát gầm thét ở trong lòng, "Vì sao trên đời lại có người như thế! Chỉ thiên phú thì cũng thôi đi, trong tông rất nhiều chân truyền, còn có người tài của những tông môn khác, số người có thiên tư cực lớn không phải số ít, nhưng phần nghị lực này... Ta không tin! Ta không tin!! Nếu tiểu tử này là đích tử của những vọng tộc kia, được bồi dưỡng từ thuở nhỏ, cũng coi như là chuyện đương nhiên, rõ ràng hắn chỉ là một con cháu nhánh bên trong gia tộc nhỏ ở Lộc Tuyền thành, tại sao lại có tư chất như vậy?"

"Tộc huynh kia thân là tông tử, nhập tông mấy năm cũng chỉ là một phế vật, hắn nên giống với kẻ tông tử kia, sao có thể mới nhập tông một thời gian ngắn như vậy đã được mạch chủ coi trọng, còn có thể dễ dàng luyện hóa Hàn Tủy Hỏa như thế!"

"Tiểu tử này nhất định đã sớm biết được Nạp Hỏa quyết!"

"Đúng, hắn nhất định đã tự mình luyện tập vô số lần, bây giờ chỉ là dựa vào miệng chúng ta, muốn nhất chiến thành danh, nổi tiếng ở ngoại môn, được đám cao tầng trong tông môn coi trọng mà thôi..."

Phương Cát lần lượt thầm tự nói với bản thân, chắc chắn biểu hiện của Bùi Lăng có vấn đề.

Nhưng dù trước đó Bùi Lăng đã biết được Nạp Hỏa quyết, lúc này này thể hiện ra vẻ thong dong, cũng đủ khiến hắn ta cảm thấy ngạt thở.

Nếu mình không đắc tội vị sư đệ này, mà bảo vệ hắn khắp nơi như u Dương Tiêm Tinh, vậy một khi hắn trưởng thành, mình sẽ nhận được sự hồi báo đến mức nào?

Nhưng bây giờ... Trên trán Phương Cát ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí bắt đầu giận chó đánh mèo sang Tiết Huỳnh vốn có quan hệ cũng không tệ lắm.

Nếu không phải Tiết Huỳnh âm thầm nói lần này mạch chủ thật sự hồ đồ với hắn ta rất nhiều lần, Bùi Lăng này có tài đức gì để một mạch Kiêm Tang cố gắng trả giá vì hắn như vậy, sao đến mức ngay từ đầu hắn ta đã thấy ngứa mắt với Bùi Lăng?

"Ta còn có cơ hội... Còn có cơ hội..." Phương Cát lau mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nghĩ đến, "Đợi chút nữa ta cứ vạch trần Tiết sư huynh, nói cho u Dương sư tỷ và Bùi Lăng biết, ta cũng bị Tiết sư huynh lừa gạt... Bây giờ Bùi Lăng này cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, còn cần thời gian để tiến vào nội môn, về sau ta quan tâm hắn nhiều hơn, luôn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa."

"Huống chi ta còn có thể cầu xin mạch chủ và u Dương sư tỷ nói giúp..."

"Chắc chắn không có vấn đề!"

Hắn ta nghĩ như vậy, âm trầm nhìn Tiết Huỳnh ngoài trận.

Tiết Huỳnh thì đang mắng mỏ Trịnh Kinh Sơn ở trong lòng: "Thiên tài như thế, vì sao không nói thẳng? Nếu sớm biết mạch chủ tranh thủ Hàn Tủy Hỏa, không phải vì vò đã mẻ không sợ rơi, cũng không phải có tư tâm, lão tử là người cũ ở một mạch Kiêm Tang, còn không ủng hộ sao?"

"Xét đến cùng vẫn là mạch chủ không đủ tin tưởng ta!"

"Đã vậy, sao có thể trách ta theo minh chủ khác?"

"... Miêu mạch chủ, vì sao ngươi vẫn chưa tới?"

"Đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử này chắc chắn có thể quật khởi? Xem hắn nạp lửa nhập thể trôi chảy như thế, chỉ sợ chốc lát nữa là có thể hàng phục đan hỏa... Bây giờ ta bị Cốt Sinh Hoa áp chế, không còn dám để lại ám ký chỉ đường cho một mạch Chiêu Xuyên, đến lúc đó u Dương Tiêm Tinh dẫn hắn ta đi thẳng một mạch, trong Cổ Uyên rộng lớn như vậy, một mạch Chiêu Xuyên không tìm thấy người, chẳng phải để hắn chạy thoát, thậm chí từ đó một phát bay lên trời?!"

"Làm sao bây giờ?"

Tiết Huỳnh không có cách nào, vừa sợ vừa giận lại ghen ghét, chỉ có thể không ngừng nguyền rủa, "Phản phệ! Đan hỏa nhanh phản phệ! Đáng chết, dù sao Hàn Tủy Hỏa cũng được gọi là đan hỏa trân phẩm trong bát phẩm, vì sao lại phế vật như thế? Ngay cả một tiểu tử Luyện Khí kỳ cũng có thể dễ dàng luyện hóa như vậy... Thứ mất mặt xấu hổ."

"Đáng đời mới sinh ra đã bị người ta sử dụng!"

Bùi Lăng không biết suy nghĩ của hắn ta, bây giờ hắn cũng không rảnh chú ý đến suy nghĩ của người khác, bởi vì quá mẹ nó đau đớn!

Thậm chí hắn cảm thấy thần hồn của mình đang tán loạn.

Toàn bộ đầu óc chóng mặt hốt hoảng...

Lại vì hệ thống điều khiển, hắn còn không thể dùng việc hôn mê để tự bảo vệ.

Ngay lúc hắn gần như sụp đổ, nơi sâu trong cốt tủy đột nhiên truyền đến một chút mát lạnh.

Chương 125: Đuổi tới

Lúc đầu chút mát lạnh đó rất yếu ớt, cứ như một cơn gió mát tình cờ lướt qua trong cảm giác nóng bức, ngay sau đó đã quay về sóng nhiệt cuồn cuộn; lại như sau khi lặn lội đường xa, thoáng dừng lại nghỉ ngơi, lại ngựa không ngừng vó tiếp tục lộ trình.

Nếu không phải lúc này Bùi Lăng đang đau khổ tới cực điểm, thậm chí không thể phát hiện.

Nhưng rất nhanh, cảm giác mát rượi bắt đầu dần lan tràn.

Mà trong mắt người ngoài, sau khi vầng sáng màu xanh thẳm che kín cả người Bùi Lăng một lúc lâu, chậm rãi sụp xuống từ vị trí đan điền.

u Dương Tiêm Tinh thấy cảnh này, trái tim vốn đã thả lỏng lại treo lên thật sao.

Đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, đau khổ nhất, tiếp theo là nạp lửa nhập thể chân chính, hoàn toàn luyện hóa Hàn Tủy Hỏa vào nhục thân của mình.

Nhiệm vụ lần này có thể thành công hay không, đã đến ải quan trọng nhất.

Thành thì tất cả đều vui vẻ, bại thì hôi phi yên diệt.

Rất nhiều tu sĩ tự xưng là đạo tâm kiên định, lại ngã xuống thất bại ngay trong gang tấc.

Nói tóm lại, nạp lửa nhập thể có hồi báo cực cao, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, không đến lúc hoàn toàn kết thúc, không thể chắc chắn kết quả.

Cũng may lúc này ánh mắt Bùi Lăng vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng, điều này khiến cảm giác thấp thỏm trong lòng u Dương Tiêm Tinh cũng giảm bớt rất nhiều.

Phương Cát cũng có suy nghĩ giống vậy, hắn ta thở dài ở trong lòng, vứt bỏ suy nghĩ ghen ghét yếu ớt kia, tiến lên trước một bước, chủ động nói nhỏ với u Dương Tiêm Tinh: "Sư tỷ yên tâm, ta sẽ luôn chú ý tình huống của Bùi sư đệ."

"Im lặng." u Dương Tiêm Tinh nghe vậy, nhíu mày lại khẽ trách mắng, "Bùi sư đệ chưa hoàn thành luyện hóa đan hỏa, đừng làm phiền đến hắn."

"..." Phương Cát bị mất mặt, lúc này cũng không dám tức giận, cười làm lành nói, "Vâng, sư tỷ."

Ở ngoài trận, cảm giác ghen ghét trong lòng Tiết Huỳnh đã trở nên điên cuồng, nếu không phải bị Cốt Sinh Hoa áp chế, không thể động đậy, thậm chí không thể lên tiếng, sớm đã cuồng loạn gào thét: "Vì sao? Vì sao?! Vì sao!!!"

"Ta nhập tông khi còn thiếu niên, cũng coi như đạo tâm kiên định."

"Những năm gần đây say mê tu hành hết ngày dài lại đêm thâu, chưa từng mảy may lười biếng, sau khi Trúc Cơ lại không tiến thêm tấc nào nữa!"

"Không những nhìn Trịnh Kinh Sơn cùng đủ loại hậu bối liên tiếp vượt qua ta, bây giờ bàn về tuổi tác thì Bùi Lăng này cũng đủ làm tôn nhi của ta, lại kinh tài tuyệt diễm như thế."

"Lúc ta vào sinh ra tử vì một mạch Kiêm Tang, hắn còn chưa ra đời!"

"Bây giờ lại dựa vào tư chất trời sinh, mới nhập tông đã muốn cao hơn ta một đầu..."

"Bây giờ, ngay cả nạp hỏa nhập thể cũng xuôi gió xuôi nước, có thể gọi là tiền đồ vô lượng."

"Trời cao sao mà bất công!"

"Ta cũng không phải chủ tâm phản bội một mạch Kiêm Tang, chỉ là nhiều năm vô vọng mới ra hạ sách này, nhưng vì sao muốn để ta đi đến một bước này!"

Đôi mắt Tiết Huỳnh biến thành huyết sắc, nhìn chằm chằm vầng sáng xanh thẳm đang quanh quẩn trên bóng người ở trong trận kia.

Trong lòng của hắn ta phát ra vô số lời thề oán độc, chỉ cần bây giờ khiến Bùi Lăng thất bại, hôi phi yên diệt ngay tại chỗ, dù đời đời kiếp kiếp bị tà ma nô dịch cũng không oán không hối!

Dù Tiết Huỳnh tức giận đến mức nào, không cam lòng đến mức nào, nhưng vẫn trơ mắt nhìn vầng sáng trên người Bùi Lăng, dùng một tốc độ thong thả chậm rãi, bắt đầu co lại, chậm rãi dập tắt.

Đương nhiên hắn ta biết đây không phải là luyện hóa thất bại, mà ngược lại, đây là dấu hiệu Bùi Lăng sắp triệt để luyện hóa Hàn Tủy Hỏa, dung nhập nó vào trong nhục thân.

Chờ tất cả vầng sáng xanh thẳm quanh người Bùi Lăng đều dập tắt, thoạt nhìn như người thường, khi đó Hàn Tủy Hỏa hóa thành một thể với nhục thân của hắn, cùng tăng trưởng với tu vi. Trong quá trình này, đặc tính bẩm sinh của đan hỏa có thể thời thời khắc khắc đốt cháy tạp chất trong cơ thể, thanh lọc nhục thân.

Hơn nữa, vì đặc tính của Hàn Tủy Hỏa, còn có thể khiến cốt tủy của Bùi Lăng chuyển hóa một loại tình huống đặc thù, càng cường đại hơn tu sĩ cùng cấp bình thường.

Như Trúc Cơ, căn cơ thiên nhiên dẫn trước, chính là một bước mạnh, từng bước mạnh.

Năm đó Miêu Thành Dương, Trịnh Kinh Sơn, luôn có sự gặp gỡ tương tự, từ đó nhanh chóng quật khởi từ hàng ngàn hàng vạn ngoại môn đệ tử Trọng Minh tông, đạt được cơ hội tiến vào nội môn, thậm chí nhảy lên làm nội môn mạch chủ...

"Ta không cam tâm!!" Tiết Huỳnh gầm thét trong lòng, hận không thể lập tức rời khỏi Cốt Sinh Hoa, biến ảo trận pháp, giết chết Bùi Lăng ngay tại chỗ!

"Hả?" u Dương Tiêm Tinh phát hiện bên trong Cốt Sinh Hoa có dị động, hơi nhíu mày, tiện tay bấm một cái pháp quyết, đầu ngón tay chợt lóe lên huyết sắc rồi biến mất, cùng lúc đó ở bên ngoài trận pháp, Tiết Huỳnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì môi lưỡi bị ngăn chặn nói không ra lời, chỉ có một luồng tụ huyết màu tím đen, theo xiềng xích bạch cốt cuồn cuộn chảy xuôi xuống.

Cốt Sinh Hoa biến thành khải giáp, đột nhiên sinh ra một sợi xiềng xích bạch cốt trực tiếp xuyên qua bộ ngực hắn ta.

Bên tai Tiết Huỳnh vang lên giọng nói lạnh lùng của u Dương Tiêm Tinh: "Thành thật một chút."

"Tiện tỳ, tiện tỳ này!"

Chương 126: U Minh Xá Nữ quan (1)

Tiết Huỳnh vô cùng tức giận, trong lòng căm hận, thầm nghĩ, "Ta đã nói, xưa nay tiện tỳ trông thanh cao lạnh lùng, vì sao lần này không quan tâm che chở Bùi Lăng? Chắc chắn là nàng tự lả lơi đưa tình với mạch chủ, đã sớm biết căn cơ của Bùi Lăng này, cho nên trên đường đi mặc cho ta và Phương Cát châm chọc khiêu khích, ngầm hạ độc thủ, lại để nàng giả làm người tốt... Vì sao một mạch Chiêu Xuyên còn chưa tới?"

"Không phải Miêu mạch chủ sợ Lệ chân truyền, cho nên chỉ biết to mồm, không định phái người đến đây chứ?"

Nghĩ đến khả năng này, Tiết Huỳnh suýt nữa chết ngay tại chỗ, "Không không không, tuy Lệ chân truyền có địa vị cao, dù sao Chu chân truyền cũng ngang vai ngang vế với nàng… Miêu mạch chủ lại được Chu chân truyền coi trọng."

"Có Chu chân truyền làm chỗ dựa, Miêu mạch chủ luôn yêu thương Miêu Thành An, sao lại buông tha cơ hội báo thù rửa hận cho đệ đệ?"

"Nhất định bị chậm trễ... Đúng, ta đã không để lại ám ký từ m Dương sái bồn, chắc chắn bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm tới... Chắc chắn!"

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nhìn vầng sáng xanh thẳm kia đã tắt hơn phân nửa, xung quanh lại không có hành động khác thường nào, Tiết Huỳnh cũng không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng: "Chẳng lẽ Tiết Huỳnh ta phúc duyên nông cạn, vô vọng với đại đạo?"

Không phải, dù sao hắn đã chịu khổ ở một mạch Kiêm Tang nhiều năm, mới quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại rơi vào tình cảnh trước mắt?

Trên thực tế, tình hình hiện tại của Bùi Lăng cũng không thoải mái!

Sau khi cảm giác mát lạnh sâu trong cốt tủy tràn ngập ra, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều.

Lúc đầu Bùi Lăng cũng thầm thở phào, tưởng cuối cùng đã chịu nổi trải qua cảm giác cực kỳ bi thảm.

Ai biết, ngay sau đó không phải đau đớn, mà là cảm giác ngứa ngáy càng khó có thể chịu đựng hơn cả đau đớn.

Cảm giác ngứa ngày từ sâu trong xương tủy, thật sự khiến hắn như muốn phát cuồng!

Nếu hiện tại do hắn khống chế thân thể, hắn đã sớm rút ra Yếm Sinh Đao đâm vào huyết nhục, cứ thế móc ra toàn bộ xương cốt của mình.

Nhưng sau khi ủy thác cho hệ thống, dù hắn cuồng loạn kêu thảm, kêu rên, cầu xin tha thứ trong suy nghĩ như thế nào, hệ thống đều thờ ơ, tự mình chuyên tâm tu luyện.

Theo cảm giác tê ngứa càng ngày càng kịch liệt, lỗ chân lông quanh người Bùi Lăng nở to, bắt đầu tuôn ra một loại tạp chất như nước bùn.

u Dương Tiêm Tinh và Phương Cát thấy thế vội vàng nín thở, toàn bộ khốn trận, dần tràn đầy một mùi hôi thối.

Cùng lúc đó, Miêu Thành Dương vồ hụt ở U Cô động và Trùng Sơn, khó khăn lắm mới bước vào Cốt Hạc chiểu trạch.

Mới tiến vào đầm lầy không bao lâu, hắn ta đã nhạy cảm nhận ra khí âm hàn xung quanh, còn sâu hơn lúc đến trước đó.

Bụi bẩn trong vùng đầm lầy, thậm chí trên một vài cành lá cỏ xỉ rêu, cỏ lau, còn sót lại một chút sương tuyết lúc Hàn Tủy Hỏa bộc phát để lộ ra.

"Quả nhiên ở chỗ này!" Miêu Thành Dương nhíu mày một lát, vuốt ve nhìn kỹ một mảnh cây cỏ nhặt dưới đất, cười lạnh một tiếng, tốc độ phi độn ban đầu lập tức tăng lên một đoạn, "Tiểu súc sinh, ngươi chờ đấy!"

Ở chỗ cách hắn ta không xa, trong làn sương mù màu xám đặc biệt của Cốt Hạc chiểu trạch, một đôi mắt màu mực như có điều suy nghĩ, chợt lặng yên biến mất.

Cũng không biết chịu đựng cảm giác tra tấn gần như là cao nhất này bao lâu, thậm chí Bùi Lăng cảm thấy hắn sắp gào đến khàn cả cổ họng ở trong suy nghĩ, bỗng nhiên trong nháy mắt đó, tất cả cảm giác tê ngứa, cảm giác đau đớn đều tan thành mây khói.

Thay vào đó, là một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có.

Cả người như ngâm trong nước suối trong trẻo mát lạnh, từ đầu đến chân đều có một cảm giác được nghỉ ngơi thoải mái đầy đủ sau khi đi xa.

"Bùi sư đệ lên Luyện Khí tầng sáu!" Cách đó không xa, Phương Cát thấy rõ ràng, không khỏi ngạc nhiên nói, "Hàn Tủy Hỏa đúng là đan hỏa bát phẩm!"

u Dương Tiêm Tinh cũng không nhịn được hơi mỉm cười.

Nhưng ngay lúc này, quanh người Bùi Lăng lóe lên ánh sáng xanh, đột nhiên vầng sáng xanh thẳm vừa hoàn toàn biến mất lại xuất hiện, chỉ là mỏng manh hơn trước đó rất nhiều.

Sau khi bọn chúng xuất hiện, không chút khách sáo thiêu đốt cơ thể Bùi Lăng!

u Dương Tiêm Tinh vô thức nín thở.

Đây là một bước cuối cùng của Nạp Hỏa quyết, dưới tình huống bình thường, đây cũng là cửa ải thoải mái nhất.

Thậm chí có một vài người căn bản không phải vượt qua một ải này.

Bởi vì điều này có nghĩa nạp lửa nhập thể đã hoàn toàn kết thúc, chỉ là tán đi bộ phận đan hỏa không thể dung nạp vào thân thể. Nếu tu sĩ có tu vi đủ cao, hoặc là nhục thân vô cùng cường đại, có thể hoàn toàn thôn phệ đan hỏa, đến đây toàn bộ quá trình nạp lửa nhập thể đã kết thúc.

Vấn đề là, tu vi của Bùi Lăng quá thấp, mà phẩm chất đám Hàn Tủy Hỏa này lại quá cao.

Dù u Dương Tiêm Tinh liên tục khiến nó suy yếu, lấy nhục thân của Luyện Khí tầng năm, vẫn còn lâu mới có thể hoàn toàn hấp thu nó.

Đến mức số Hàn Tủy Hỏa còn sót lại càng nhiều hơn dự đoán.

Lúc này bọn chúng tràn ra khỏi cơ thể Bùi Lăng, sẽ lựa chọn đốt cháy thân thể Bùi Lăng ở gần nhất.

Đây là sự phản công cuối cùng của hỏa chủng.

Nếu Bùi Lăng không nhịn được, kết quả vẫn khó thoát hôi phi yên diệt!

Chương 127: U Minh Xá Nữ quan (2)

u Dương Tiêm Tinh nhìn vị sư đệ này đứng trong liệt hỏa vẫn thờ ơ, kìm nén cảm giác khâm phục trong lòng, đang muốn mở miệng căn dặn Phương Cát thi triển thuật pháp chẩn trị, ở bên ngoài trận pháp, một đạo huyễn ảnh như mộng như điện lóe lên, trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh Tiết Huỳnh.

"Miêu mạch chủ?!" Tiết Huỳnh không thể nói chuyện, khóe mắt nhìn thấy người kia mặc áo bào xanh, cao lớn thô kệch, không khỏi cực vui.

Vốn hắn ta chỉ mong đợi một mạch Chiêu Xuyên sẽ phái người đến đây, không ngờ lại là Miêu Thành Dương đích thân đến!

Vào lúc này, Tiết Huỳnh thật sự vui đến phát khóc.

Chỉ là, sau khi Miêu Thành Dương xuất hiện, không lập tức để ý tới hắn ta, mà vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bên trong khốn trận: "Tiểu tử này lại lấy được Hàn Tủy Hỏa?"

Mặc dù trước khi đến, Miêu Thành Dương đã nhận được truyền tin của Tiết Huỳnh biết Trịnh Kinh Sơn muốn lấy Hàn Tủy Hỏa cho Bùi Lăng, nhưng hắn ta thấy rất có thể đây là ngụy trang, người thật sự nạp lửa nhập thể là một người khác hoàn toàn.

Dù sao tu sĩ Luyện Khí tầng bốn... Không đúng!

Ánh mắt Miêu Thành Dương ngưng tụ, nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ: Luyện Khí tầng sáu?

Sao có thể nhanh như vậy!

"Ai?" Vào lúc này, u Dương Tiêm Tinh tinh mắt thấy bóng người đứng bên cạnh Tiết Huỳnh, không nhịn được hoảng sợ, tâm niệm vừa động, Cốt Sinh Hoa vốn trói lấy Tiết Huỳnh Cốt lập tức trượt xuống, hóa thành xiềng xích bạch cốt ầm vang quấn về phía Miêu Thành Dương.

Miêu Thành Dương lấy lại tinh thần, hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên huyết quang, vốn xiềng xích bạch cốt khí thế hung hăng lại như bị sét đánh, bất lực rủ xuống, trong khoảnh khắc lùi về bên trong cơ thể Tiết Huỳnh.

Cùng lúc đó, bên trong khốn trận, đôi mắt u Dương Tiêm Tinh tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi!

"Sư tỷ?" Phương Cát dồn hết sự chú ý lên người Bùi Lăng, đến bây giờ mới phát hiện không hợp lý, quay đầu nhìn lại, quá sợ hãi: "Miêu mạch chủ!?"

"Miêu mạch chủ là một trong những mạch chủ của mười ba mạch nội môn, chẳng lẽ cũng muốn đến tranh đoạt Hàn Tủy Hỏa với đám đệ tử tầm thường chúng ta?" Sau khi u Dương Tiêm Tinh nôn ra máu, vốn khuôn mặt đã trắng bệch, bây giờ càng không có chút nhân khí nào, nàng nhét cốt chủy về hắc quan, kéo mấy đạo xiềng xích, trầm giọng nói, "Khó tránh khỏi khiến người ta khinh thường?"

Chợt nhanh chóng truyền âm cho Phương Cát, "Đợi lát nữa ta ngăn trở hắn, ngươi dẫn Bùi sư đệ rời đi!"

"..." Phương Cát nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhưng không trả lời ngay.

Lúc này u Dương Tiêm Tinh không rảnh để ý hắn ta, cảnh giác nhìn Miêu Thành Dương, hắc quan sau lưng hơi rung động, dường như thứ trong quan tài sẽ phá quan tài lao ra bất cứ lúc nào.

"u Dương Tiêm Tinh." Miêu Thành Dương thản nhiên nhìn nàng, nhưng không có ý ra tay ngay, mỉm cười nói, "Chiếc U Minh Xá Nữ quan kia của ngươi còn chưa uẩn dưỡng đủ một giáp, một khi sử dụng, ngày sau sẽ có thêm một phần khả năng bị tỷ tỷ sinh đôi của ngươi thay thế. Ngươi thật sự muốn liều mạng vì một ngoại môn đệ tử nhập tông chưa lâu sao?"

"Mạch chủ không cần nhiều lời." u Dương Tiêm Tinh hừ lạnh một tiếng, trong tiếng rầm rầm vang động, hắc quan sau lưng nàng bay ra, đập ầm ầm đến mặt đất trước mặt, lập tức thi khí tản ra, vô số xiềng xích theo đó tuôn ra khỏi mặt đất, điên cuồng nhào về phía Miêu Thành Dương, "u Dương Tiêm Tinh ta nói là làm, dù chết không lùi!"

Lại lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ, chủ động ra tay.

Trong thời khắc tấn công, nàng lại truyền âm thúc giục Phương Cát: "Đi nhanh!"

Sắc mặt Phương Cát giãy giụa, nhìn Bùi Lăng đã bị đan hỏa thiêu đến máu thịt be bét, thậm chí tản ra mùi khét, lại nhìn Miêu Thành Dương ung dung cường đại, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng quyết định, đột nhiên giơ tay đánh ra mấy cây kim châm, cây kim màu u lục, hiển nhiên đã ngâm kịch độc.

Kim châm đâm thẳng đến sau gáy u Dương Tiêm Tinh!

Biến cố này khiến Bùi Lăng đang trong khóa uỷ thác gần như trợn mắt đến nứt ra, ngay cả Tiết Huỳnh cũng khẽ giật mình.

u Dương Tiêm Tinh đột nhiên bị đánh lén, mặc dù hoảng sợ nhưng không loạn, xiềng xích được sinh ra từ huyết nhục sau lưng đột nhiên chấn động như Khổng Tước xòe đuôi, đột nhiên mở ra ở sau lưng nàng, đánh rơi tất cả kim châm.

u Dương Tiêm Tinh nghiêng đầu, nghiêm nghị nhìn về phía Phương Cát, nghiến răng nói: "Phương! Cát!"

"Sư tỷ đừng trách ta." Phương Cát hơi cười lạnh, trong mắt không có xấu hổ, không có áy náy, trầm giọng nói, "Mạch chủ bất công, sư tỷ hồ đồ, ta lại không hồ đồ! Nếu những người khác trong một mạch Chiêu Xuyên đến đây, sư tỷ bằng lòng liều mạng, ta cũng không làm như vậy. Nhưng người tới lại là Miêu mạch chủ! Dù Trịnh mạch chủ ở đây cũng không địch lại, bây giờ ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng là việc thường tình của con người."

Lúc đang nói chuyện, hắn ta bước nhanh về phía Bùi Lăng, "Miêu mạch chủ, ân oán của ngươi và mạch chủ nhà ta không liên quan đến ta. Cái chết của lệnh đệ càng không có nửa phần liên quan. Bây giờ ta giao tiểu tử Bùi Lăng này cho ngươi, ngươi có thể cho ta một con đường sống không?"

Trong lòng Miêu Thành Dương thoải mái, với thực lực của hắn ta, cộng cả u Dương Tiêm Tinh, Phương Cát, Tiết Huỳnh lại cũng không phải đối thủ, vốn không cần nhiều lời với những người này.

Chương 128: Lương đình (1)

Nhưng Miêu Thành An chết quá thảm, mặc dù Miêu Thành Dương đã sớm quyết định sẽ tra tấn Bùi Lăng thật tử tế trước khi chết, lại càng hi vọng để hắn nghe tận tai nhìn tận mắt, những nội môn đệ tử vốn được Trịnh Kinh Sơn phái tới bảo hộ hắn lại quay lưng phản bội.

Hắn ta muốn Bùi Lăng cảm nhận cảm giác chúng bạn xa lánh, tiếp theo lại chịu sự giày vò của đủ loại cực hình!

Lúc này không khỏi vỗ tay cười nói: "Tốt tốt tốt! Ngươi ném Bùi Lăng qua đây, ta lập tức thả ngươi đi."

Phương Cát vui mừng, cúi người đưa tay về phía Bùi Lăng: "Miêu mạch chủ yên tâm, ta..."

Chỉ là lời còn chưa dứt, vài sợi xiềng xích đột nhiên vươn ra, đâm vào ngực hắn ta!

Nếu không phải Phương Cát tránh nhanh, suýt nữa bị xiên qua cơ thể.

"Sư tỷ!" Hắn ta giật mình, khuôn mặt tối tăm quát khẽ, "Sư tỷ bằng lòng tử chiến vì một mạch Kiêm Tang, sao lại không cho ta đường sống!"

u Dương Tiêm Tinh thờ ơ, ngay sau đó mấy chục sợi xiềng xích xuyên ra từ mặt đất, bao vây Bùi Lăng như hàng rào.

Thái độ của nàng đã rất rõ ràng, lúc nàng còn sức đánh một, Phương Cát đừng mơ tưởng dùng Bùi Lăng để đầu quân phe khác!

Phương Cát hiểu rõ vị sư tỷ này đã cố chấp thì không thuyết phục được, trên mặt hiện ra một vòng hắc khí nhàn nhạt, hai tay lập tức chuyển thành màu mực, hắn ta cũng tốt Tiết Huỳnh cũng được, đi theo u Dương Tiêm Tinh đã lâu, luôn e ngại với vị sư tỷ này, chưa từng có can đảm ra tay với nàng.

Nhưng bây giờ Miêu Thành Dương đứng ở bên cạnh, đã cho hắn ta sự khích lệ cực lớn.

Lập tức vận khởi Ngũ Độc Chưởng, đánh mạnh về phía những xiềng xích kia!

"Cách."

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Phương Cát, xiềng xích chịu một kích toàn lực của hắn ta, lại không phản ứng chút nào.

Về phần độc...

Tình hình của u Dương Tiêm Tinh đặc thù, mặc dù không đến mức nói vạn độc bất xâm, nhưng với tu vi độc tính của Phương Cát này, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì với nàng.

Phương Cát thấy thế trên trán không khỏi chảy mồ hôi lạnh, đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, Miêu Thành Dương cũng đã mất kiên nhẫn tiếp tục kéo dài, tùy ý đánh một quyền, trong tiếng tâm ma nỉ non, khốn trận ầm vang vỡ nát!

Chợt, cả người hắn ta hóa thành một đạo huyễn ảnh như mộng như điện, lao thẳng đến u Dương Tiêm Tinh.

Tiết Huỳnh và Phương Cát thấy cảnh này cũng không khỏi lộ ra nét mừng!

Tốc độ bay của U Quỷ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã sát gần cổ họng của u Dương Tiêm Tinh.

Miêu Thành Dương không hề có lòng thương hương tiếc ngọc, đang chờ thoải mái ra tay giết chết, trước mắt đột nhiên biến hóa, hắn ta lại xuất hiện trong một đình viện rách nát!

Vốn đình viện phải là cành lá rậm rạp, chỉ là bây giờ cỏ cây mục nát, tàn tạ không chịu nổi.

Trong đám sắn dây sinh trưởng tốt, thỉnh thoảng thấy vết tích đổ nát thê lương. Sâu trong cây sắn dây, mơ hồ có một tòa lương đình, trong đình có một bóng lưng đang lay động, người này đang cúi đầu không biết đang làm gì.

Miêu Thành Dương đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cách đó không xa có một cửa sân đang khép hờ, dường như sau cánh cửa có một vài động tĩnh.

Tất cả cảnh vật trong tầm mắt đều là màu xám xịt, như cách một lớp sương mù xám trắng, nhìn không xa cũng thấy không rõ.

Ngay sau đó Miêu Thành Dương hơi do dự, cảm thấy trong đầu hơi mê man.

Đột nhiên gặp biến cố thế này, trong lòng Miêu Thành Dương hoảng sợ nhưng thân là chủ một mạch, mặc dù hoảng sợ nhưng không loạn, rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, suy nghĩ một chút đã lặng lẽ lui về phía cửa sân.

Chỉ là vừa đến cạnh cửa, còn chưa kịp đưa tay đẩy, đã nghe rõ tiếng động sau cánh cửa là gì: Là tiếng một loài sinh vật nào đó đang nhai nuốt cái gì đó từng ngụm một.

Theo đó là mùi máu tanh nồng đậm tản ra.

Cùng lúc đó, một ánh mắt đầy ác ý như cách một cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Loại áp lực dày đặc kia khiến trong lòng Miêu Thành Dương hơi trầm xuống, lập tức rụt lại bàn tay vừa duỗi ra.

Hắn ta đứng nguyên tại chỗ một lát, rất nhanh xoay người cẩn thận đi về phía lương đình kia.

Chỉ là hắn ta giẫm lên cây sắn dây đầy đất, chậm rãi đi từng bước một lúc lâu, dường như khoảng cách giữa lương đình và hắn ta không có bất kỳ sự thay đổi gì.

Hơn nữa, mặc kệ Miêu Thành Dương thay đổi phương hướng thế nào, rõ ràng người trong lương đình chưa từng di chuyển, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ thấy một bóng lưng.

Cũng không biết qua bao lâu, Miêu Thành Dương hơi thở hổn hển dừng lại, trong lòng đầy vẻ kiêng dè nhìn chằm chằm bóng lưng kia, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi là vị cô nương nào dưới trướng Lệ chân truyền giá lâm?"

"Hiểu Nghê."

Ngay lúc này, trong Cốt Hạc chiểu trạch, trên trán u Dương Tiêm Tinh đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đang cảnh giác nhìn bốn phía, liên tục đề phòng Miêu Thành Dương xuất hiện.

"U Quỷ độn!" Ngược lại với vẻ đề phòng như gặp kẻ địch mạnh của nàng, có thể nói lúc này Tiết Huỳnh và Phương Cát không hề áp lực, lòng tràn đầy vui vẻ, Tiết Huỳnh ngửa đầu cười ha ha, lớn tiếng xu nịnh, "Miêu mạch chủ đúng là ngoại môn đệ tử hàng đầu năm đó! Một mạch Chiêu Xuyên được Miêu mạch chủ quản lý, có thể nói là may mắn của Chiêu Xuyên. U Quỷ độn đã thành, ngày khác lại tu thành Ngũ Quỷ Thiên La Độn, mạch chủ có tiền đồ vô lượng, thiên hạ rộng lớn, không chỗ không thể đi!"

Chương 129: Lương đình (2)

"u Dương Tiêm Tinh, ngươi không biết điều như thế, ngay cả Miêu mạch chủ tự mình mời chào cũng dám từ chối, thật sự đang tự tìm đường chết!"

Phương Cát cũng cười gằn, giả mù sa mưa khuyên nhủ: "Sư tỷ, chim khôn biết chọn cành mà đậu, Miêu mạch chủ có ý tốt, ngươi cần gì bướng bỉnh như thế? Sư tỷ có tư chất xuất chúng, lại có cơ duyên như U Minh Xá Nữ quan, đợi một thời gian chắc chắn tiền đồ rộng mở, nếu chết ở đây, thật sự khiến người ta tiếc hận."

u Dương Tiêm Tinh khinh miệt hơi lườm bọn họ, lắc xiềng xích trong tay một cái, thi khí trong hắc quan càng tăng lên như khói đặc cuồn cuộn, nhanh chóng tràn ngập bốn phía!

Tiết Huỳnh và Phương Cát nghĩ có Miêu Thành Dương ở bên, không hề sợ hãi, một trước một sau đồng loạt ra tay công kích.

Phương Cát càng âm hiểm, không ngừng ra tay với Bùi Lăng được xiềng xích che chở, khiến u Dương Tiêm Tinh phân tâm.

"Các ngươi dám can đảm phản bội mạch chủ, ngày khác mạch chủ bẩm báo Lệ chân truyền, Lệ chân truyền tức giận, thật sự cho rằng một mạch Chiêu Xuyên bảo vệ được các ngươi sao?!" u Dương Tiêm Tinh lấy một chọi hai, vốn cũng không sợ, nhưng lúc này vừa phải bảo vệ Bùi Lăng, vừa phải đề phòng Miêu Thành Dương, trong chốc lát cũng hơi luống cuống tay chân, cuối cùng tức giận nói, "Thứ ăn cây táo rào cây sung, tham sống sợ chết, sao được sống yên lành!"

Phương Cát xem thường nói: "Sư tỷ để tâm vào chuyện vụn vặt, có tư cách gì yêu cầu chúng ta cùng tồn vong với một mạch Kiêm Tang? Lại nói, Lệ chân truyền có thân phận cỡ nào, sao có thể để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này? Đừng nói ngươi và ta chỉ là sâu kiến ở trong mắt nàng, dù Trịnh Kinh Sơn luôn mồm lan truyền có quan hệ mật thiết với Lệ chân truyền, trên thực tế năm đó hắn bị Miêu mạch chủ nhiều lần đánh cho mặt mũi bầm dập ở ngoại môn, có khi nào Lệ chân truyền ra tay vì hắn không?"

"Hơn nữa sư tỷ quên rồi sao?" Tiết Huỳnh cười lạnh bổ sung, "Thánh tông không chỉ có một vị chân truyền! Sau lưng Trịnh Kinh Sơn có Lệ chân truyền, một mạch Chiêu Xuyên cũng có Chu chân truyền ủng hộ."

Lúc đang nói chuyện, ba người đã giao thủ mấy lần, cả người u Dương Tiêm Tinh càng không có nhân khí, thoạt nhìn như hoạt thi biết động đậy, xiềng xích đâm ra từ mặt đất đã tràn đầy trời đất!

Dù sao thực lực của Tiết Huỳnh và Phương Cát vẫn không bằng, sau khi liên tục chịu mấy lần thiệt thòi, thấy Miêu Thành Dương mãi không xuất hiện, chỉ nghĩ hắn ta coi trọng thực lực của u Dương Tiêm Tinh, còn muốn cho cơ hội, Tiết Huỳnh không nhịn được kêu lên: "Miêu mạch chủ, kính xin nhanh chóng ra tay bắt lấy tiện tỳ này! Tính cách tiện tỳ này khác hẳn người thường, luôn tuân thủ hứa hẹn, việc đã đồng ý thà chết cũng không thay đổi... Vì vậy Trịnh Kinh Sơn mới giao phó Bùi Lăng cho nàng. Chỉ sợ mạch chủ có ý tốt, cũng bị nàng coi như lòng lang dạ thú!"

...

Theo một câu nói nhẹ nhàng, sương mù xám trắng trước mặt Miêu Thành Dương lập tức giảm đi, hắn ta hơi hoảng hốt, lại phát hiện không biết mình đã ngồi xuống bên trong lương đình từ lúc nào.

Đối diện là một nữ tử mặc cung trang hơi mờ ảo, tóc mây búi cao, hoa quan ngọc trâm, thoạt nhìn dáng vẻ nhã nhặn như cung nữ trong nhà giàu, chỉ là... Nhìn kỹ lại, từ đầu gối nàng trở xuống cũng không phải thực thể, chỉ có một đoàn hắc vụ ngưng tụ không tiêu tan.

Vào lúc này, đang chậm rãi thả đồ thêu trong tay xuống.

Trong bàn tay tinh tế tái nhợt của nàng là một miếng da người kéo căng trên khung thêu, một bức tranh quỷ đói dưới ánh trăng đã thêu được một nửa, sợi tơ xuyên qua kim nhỏ bằng xương, rõ ràng được chế từ hồn phách mà thành, loáng thoáng truyền ra tiếng kêu rên thê lương.

Hiểu Nghê tạm dừng thêu thùa, đôi mắt màu mực bình tĩnh mắt nhìn Miêu Thành Dương. Miêu Thành Dương chỉ cảm thấy một luồng hàn khí dâng lên từ sau lưng, vô thức rùng mình.

"Mời."

Một tiếng vang nhỏ, trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một bát nước trà.

Nước trà kia đen đặc không thấy đáy, chưa vào tay đã cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ ràng, nhanh chóng lan tràn ra một khoảng băng sương nhỏ trên bàn đá phủ đầy rêu xanh, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng di chuyển ở bên trong, khiến cho mặt nước hiện ra từng cơn sóng gợn.

Miêu Thành Dương nào dám chạm vào?

Hắn ta hơi cúi đầu, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi Lệ chân truyền có gì phân phó? Hay là cô nương có chỗ nào cần chỉ dạy?"

Đáng chết!

Sao U Hồn thị nữ lại xuất hiện ở đây?

Trong lòng Miêu Thành Dương vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, lần trước hắn ta đánh vào Khô Lan tiểu viện, hành hung Trịnh Kinh Sơn một trận rồi nghênh ngang rời đi ngay trước mặt đệ tử một mạch Kiêm Tang, cũng không thấy bất kỳ một vị U Hồn thị nữ nào ra tay.

Sao bây giờ lại tìm tới cửa?

Cũng không đến mức đã qua nhiều ngày rồi mới chợt nhớ tới ra mặt cho Trịnh Kinh Sơn chứ, chẳng lẽ lại... Là vì Hàn Tủy Hỏa?

Không, chuyện này không thể nào.

Lệ chân truyền có thân phận tu vi cỡ nào, có thể nói nàng và người hầu cận nàng đều không dùng được Hàn Tủy Hỏa.

Vậy là vì sao?

"Đừng chạm vào Bùi Lăng." Ngay lúc suy nghĩ của Miêu Thành Dương thay đổi thật nhanh, vắt hết óc suy đoán, Hiểu Nghê lại bắt đầu thêu thùa, mỗi một châm đâm xuống, da người kéo căng trên khung thêu đều sẽ tuôn ra một vết máu xinh đẹp, cứ như chủ nhân lớp da người còn sống.

Chương 130: Ta có kỹ xảo giữ mạng đặc biệt (1)

Cùng lúc đó, bên trong da người cũng không ngừng vang lên từng tiếng kêu rên.

Tiếng kêu rên kia vang lên từng tiếng một, lại không phải chỉ một người, khi thì thiếu nữ, khi thì hài đồng, khi thì lão nhân, khi thì thanh niên trai tráng, đều lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ thê lương và tuyệt vọng.

Hiểu Nghê không để ý, bàn tay không ngừng lại, từ tốn nói, "Nhớ kỹ điều này rồi, ngươi có thể đi."

Lúc đang nói chuyện, bên ngoài lương đình đã lặng yên mở ra một thông đạo.

Ngoài thông đạo không phải vẻ rách nát, nhưng cũng không phải Cốt Hạc chiểu trạch.

Bùi Lăng!

Lại đến vì Bùi Lăng!!!

Trong lòng Miêu Thành Dương chấn động, chẳng trách Trịnh Kinh Sơn lại không tiếc trả giá đắt để Bùi Lăng giành lấy Hàn Tủy Hỏa.

Cũng khó trách Bùi Lăng xuất thân hàn vi, tu vi không cao, lại có thể giết chết đệ đệ của mình còn có Lý Tư Quảng, Chu Di.

Hóa ra chỗ dựa của tiểu súc sinh này không phải Trịnh Kinh Sơn, mà là Lệ chân truyền.

Nhận ra được điểm này, đạo tâm của Miêu Thành Dương gần như sụp đổ trong nháy mắt: Nếu người sai khiến Bùi Lăng là Trịnh Kinh Sơn, có lẽ hắn ta còn không tiếc trả giá đắt báo thù rửa hận cho đệ đệ.

Nhưng nếu là Lệ chân truyền...

Hắn ta có thể làm thế nào?

Dù hắn ta muốn liều mạng, còn không thể đối phó được bất kỳ một U Hồn thị nữ nào dưới trướng Lệ chân truyền!

"..." Cảm xúc Miêu Thành Dương chập trùng, sắc mặt thay đổi dữ dội.

Hiểu Nghê không để ý, tự thêu bức tranh quỷ đói dưới ánh trăng kia, hiển nhiên căn bản không lo lắng hắn ta sẽ cự tuyệt.

Sau một lát, cuối cùng Miêu Thành Dương đã nặng nề đứng lên, lại không rời đi mà nhìn thẳng vào Hiểu Nghê, trầm giọng nói, "Hiểu Nghê cô nương, nếu ta nhất định phải giết Bùi Lăng thì sao?"

Hiểu Nghê nghe vậy ngẩng đầu, trong đôi mắt màu mực không có bất kỳ cảm xúc gì, tán hoa trên búi tóc đột nhiên rơi xuống, mái tóc xanh yên ắng bay vút lên!

Vào lúc này, bên trong Cốt Hạc chiểu trạch, trong không gian thu hẹp do xiềng xích màu đen vây khốn, hỏa diễm màu xanh còn đang chậm chạp lại ổn định thiêu đốt, Bùi Lăng lòng nóng như lửa đốt: "Hệ thống, ngươi có thể nhanh lên không?"

Lúc này hắn rất đau, rất đau đớn.

Dù sao Hàn Tủy Hỏa còn sót lại đang thiêu đốt nhục thể của hắn.

Nhưng trong tình huống nguy cấp, Bùi Lăng căn bản không để ý tới điểm này. Hắn dồn dập thúc giục hệ thống: "Nhanh! Ngươi nhanh kết thúc, ta cho ngươi khen ngợi năm sao! Về sau đều cho ngươi khen ngợi năm sao!"

Hệ thống vẫn giống như mỗi một lần uỷ thác tu luyện trước đó, thờ ơ mặc kệ Hàn Tủy Hỏa đốt cháy thân thể, chỉ lo chỉ huy hỏa chủng trong cơ thể chậm dãi di chuyển dọc theo cốt tủy kinh mạch, ngăn cản sự thiêu đốt bên ngoài cơ thể, đề phòng ký chủ tử vong.

Bùi Lăng: "... Đệt."

Hắn biết không trông cậy được vào tên thiểu năng này, đặt sự chú ý vào ngoại giới.

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm trong xiềng xích dày đặc.

Xuyên qua khe hở, chỉ thấy sắc mặt Tiết Huỳnh hoảng sợ, nửa người đầy máu, ôm một bên cánh tay của mình nhanh chóng lùi lại.

Hắn ta là trận tu, vốn cũng không am hiểu đấu pháp cận thân.

Trận bàn bản mệnh bị u Dương Tiêm Tinh lấy mất, trước đó lại bị Cốt Sinh Hoa tra tấn một trận, lúc này tổn thương nguyên khí còn mất thủ đoạn chủ tu, thực lực trên người mười phần mất tám, dù có Phương Cát giúp đỡ, cũng nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Nhưng lúc này Phương Cát cũng không chịu nổi.

Hắn ta đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng của mình: Một lư hương thanh đồng điêu khắc hoa văn Thụy Vân ba chân khảm bảo thạch.

Trong lư cuồn cuộn khói xanh, những nơi đi qua cỏ cây lập tức khô héo mục nát, ngay cả đầm lầy cũng nhanh chóng xuất hiện dấu vết bị bỏng, đủ thấy độc tính cực mạnh.

Nhưng u Dương Tiêm Tinh khẽ quát một tiếng, xiềng xích sinh ra từ sau lưng co quắp lại như vật sống, hấp thu sạch sẽ khói xanh tràn lan ra vào trong hắc quan, chợt không có động tĩnh.

"Miêu mạch chủ?" Miêu Thành Dương chậm chạp không hiện thân, cho dù là con báo đùa chuột, cũng hơi không nói được.

Tiết Huỳnh và Phương Cát nhận ra điều không thích hợp, sắc mặt đều thay đổi.

"Mặc kệ hắn, đi bắt Bùi Lăng!" Hai người nhìn nhau, Tiết Huỳnh trầm giọng nhắc nhở Phương Cát, "Nhanh!"

Lúc đang nói chuyện, hắn ta nhịn đau đưa tay sờ vào ngực, móc ra một cái trận kỳ màu đen ném vào khoảng không, trong nháy mắt hóa thành một đạo trận pháp, bao vây chặt chẽ cả u Dương Tiêm Tinh và hắc quan.

u Dương Tiêm Tinh giận dữ, mười móng tay đột nhiên duỗi dài, nơi hắc giáp vạch đến trận kỳ lung lay sắp đổ!

"Nhanh, nhanh bắt lấy Bùi Lăng!" Tiết Huỳnh vỗ một chưởng vào ngực mình, phun một ngụm tinh huyết lên trận kỳ, toàn thân trận kỳ mơ hồ huyết quang, cuối cùng miễn cưỡng ổn định, hắn ta vội vàng nói, "Huyết Phược trận này không ngăn được nàng bao lâu... Bắt Bùi Lăng lại thì ngươi và ta mới có đường sống."

Không cần hắn ta nhắc nhở, Phương Cát đã túm lấy lư hương, cắt hai cổ tay của mình, nhỏ vào máu tươi, cùng lúc đó hắn ta rút ra một thanh chủy thủ thanh đồng từ trong tay áo, đặt vào mi tâm của mình, chậm rãi trượt xuống, không thấy máu đọng ở đầu dao, lại có một con cổ trùng trắng mập như xuân tằm đang nhúc nhích từng chút một.

Sau khi Phương Cát cắt nó ra, lập tức giật xuống ném vào lư hương, ngay sau đó trong lò truyền ra một tiếng rít gào bén nhọn, một con Quỷ Diện Hoàng Trùng lớn bằng đầu trẻ sơ sinh bay ra từ trong khói xanh!

Chương 131: Ta có kỹ xảo giữ mạng đặc biệt (2)

Đôi mắt Hoàng Trùng đỏ hồng, cả người quanh quẩn một luồng hung lệ, chỉ là loại hung lệ này hơi như cây không rễ nước không nguồn, có vẻ suy yếu vì hậu kình không đủ.

Phương Cát đau lòng nhìn nó, con U Hoàng Cổ này do hắn ta trăm cay nghìn đắng bồi dưỡng ra, vốn trông cậy sau khi nó trưởng thành là U Hoàng Cổ Vương, có thể trở thành một cánh tay đắc lực, cũng là chỗ dựa sau cùng của hắn ta. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không quan tâm đến việc nóng vội hỏng việc!

U Hoàng Cổ chịu sự chỉ huy của hắn ta, vừa ra lư hương đã khí thế hung hăng lao thẳng tới Bùi Lăng.

u Dương Tiêm Tinh và quan tài đều bị Huyết Phược trận vây khốn, dù điên cuồng công kích trận pháp, nhưng Tiết Huỳnh và Phương Cát đều liều mạng, không tiếc tinh huyết, nàng khó công phá được trong chốc lát, đành phải xuyên thấu qua trận pháp cố gắng chỉ huy số xiềng xích vẫn luôn bảo vệ Bùi Lăng đi nghênh địch.

Ai biết, U Hoàng Cổ gặp xiềng xích đánh tới, không hề tránh né, toàn bộ thân hình mờ mịt như mây khói, chợt hóa thành một đạo U Hồn, xiềng xích không chút chướng ngại xẹt qua thân thể của nó, lại hoàn toàn không ngăn cản được hành động của nó.

"Ngươi dám!" Xiềng xích vô đụng, U Hoàng Cổ tiến quân thần tốc, giác hút vô cùng sắc bén lao thẳng đến Bùi Lăng! Trong Huyết Phược trận, u Dương Tiêm Tinh giận tím mặt, lại liều lĩnh giật ra phù lục dán trên xiềng xích của hắc quan!

Vốn trong hắc quan thường xuyên phát ra tiếng đập, lúc này lại hoàn toàn tĩnh mịch.

Nhưng chỉ sau hai lần hít thở, nắp quan tài nặng nề ầm vang bay ra, đập ầm ầm vào trên một trận kỳ.

Tiết Huỳnh còn đang không ngừng lấy tinh huyết nuôi trận kỳ, tiếp tục duy trì trận pháp chỉ cảm thấy thần hồn cũng chấn động, trước mắt choáng váng đầy sao vàng, cổ họng hơi ngọt phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ra ngoài, vùng vẫy một lúc lại chưa thể đứng dậy, không rõ sinh tử.

Phương Cát thấy thế vô cùng hoảng sợ, tâm niệm điên cuồng thúc giục U Hoàng Cổ nhanh chóng bắt Bùi Lăng làm con tin.

Ngay vào lúc này, toàn thân Bùi Lăng cháy đen, thậm chí vẫn đang tản ra khói xanh đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác!

Hệ thống còn đang "leng keng" bên tai hắn: "Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng không rảnh để ý, lăn ra khỏi chỗ né tránh chân trước của U Hoàng Cổ đánh đến một kích, chợt nhịn xuống đau xót, trở tay rút ra Yếm Sinh Đao ở sau lưng.

Chỉ là Yếm Sinh Đao vừa vào tay, ngay sau đó đã rơi xuống!

Bùi Lăng giật mình nhìn kỹ, mới phát hiện tay phải của mình bị bỏng nghiêm trọng, căn bản không nắm được chuôi đao.

"Hệ thống!" Hắn cái khó ló cái khôn, quát lên trong ý niệm, "Ta muốn tu luyện 【 Huyết Sát đao pháp 】 !"

Ngay sau đó, hệ thống lại online, thân thể hắn nhanh chóng nhặt lên Yếm Sinh Đao còn chưa hoàn toàn rơi vào đầm lầy, dùng tốc độ vô cùng nhanh chạy về phía Tiết Huỳnh, bỏ lại U Hoàng Cổ ở tít phía sau: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu vật liệu tinh huyết tu sĩ để tu luyện..."

"Leng keng! Đang tìm tinh huyết tu sĩ..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí ba tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ..."

Gần như chỉ trong nháy mắt, Bùi Lăng xuất hiện ở bên cạnh Tiết Huỳnh, Yếm Sinh Đao nhanh nhẹn như thiểm điện xẹt qua cổ hắn ta, tạo ra một hàng vết máu bay thẳng lên giữa không trung, chợt bị huyết vụ xuất hiện quanh người Bùi Lăng hấp thu sạch sẽ.

Tiết Huỳnh nằm trên đất hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã trở thành một bộ thây khô, mặt đất Cốt Hạc chiểu trạch chợt chấn động, hắn ta đã vỡ nát thành bột mịn, hòa vào trong nước bùn của đầm lầy.

Trong huyết vụ, trên mặt Tiết Huỳnh chầm chậm hiện ra vẻ không thể tin nổi.

Hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành tặng một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Tiếp tục tu luyện..."

Luyện Khí kỳ còn lâu mới so sánh được với tinh huyết tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Dù là Tiết Huỳnh liên tục vận dụng tinh huyết ổn định trận pháp đã tiêu hao rất nhiều, nhưng tinh huyết còn sót lại, cùng với nhục thân hồn phách của tu sĩ Trúc Cơ, vẫn khiến huyết vụ đại thịnh như thực chất.

Biến cố này diễn ra rất nhanh, dù là u Dương Tiêm Tinh hay Phương Cát đều không kịp phản ứng, chỉ thấy Bùi Lăng giẫm một cước lên tro cốt còn sót lại của Tiết Huỳnh, đột nhiên xoay người.

Không nhìn ra trên khuôn mặt bị đốt thành than cốc có biểu cảm gì, hai con ngươi chưa hoàn toàn thu lại ánh sáng xanh nhạt do Hàn Tủy Hỏa hiện ra, thoạt nhìn như lệ quỷ, hắn im lặng giơ trường đao lên, không hề che giấu mục đích lao tới Phương Cát.

Phương Cát sợ vỡ mật, rõ ràng Bùi Lăng chỉ là tu sĩ Luyện Khí kỳ, cho dù hắn ta không địch lại u Dương Tiêm Tinh, cũng là Trúc Cơ kỳ, lúc này lại vô thức quay đầu bỏ chạy!

Thậm chí còn một lòng hai việc, cưỡng chế U Hoàng Cổ chặn lại phía sau mình.

U Hoàng Cổ phát ra một tiếng rên đau đớn, hoán đổi từ trạng thái U Hồn, đón lấy lưỡi đao của Bùi Lăng.

Keng!

Chân trước cổ trùng cứng như thép khó khăn giao phong với Yếm Sinh Đao, ở lưỡi đao đột nhiên truyền đến một luồng cự lực, thân thể Bùi Lăng không chịu khống chế bay ra ngoài.

Chương 132: u Dương Tiêm Mộng

Cùng lúc đó, hệ thống lập tức lên tiếng: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Quyền khống chế thân thể quay lại trong tay Bùi Lăng, lúc này khí huyết của hắn đang nhanh chóng khôi phục, ngón tay vẫn không cầm được Yếm Sinh Đao, "bịch", "bịch" hai tiếng, đao rơi người ngã, nước bùn trong bùn lầy bắn lên tung tóe.

"Bùi sư đệ!" u Dương Tiêm Tinh trợn mắt muốn nứt ra, lại không nương tay, giơ tay vung ra một sợi xiềng xích muốn thừa thắng truy kích U Hoàng Cổ, quần áo màu trắng không gió mà bay, trên vải vóc vốn thuần trắng lập tức hiện ra rất nhiều phù lục.

Ngay sau đó, một bóng dáng xinh xắn lanh lợi đột nhiên bay ra từ trong quan tài.

Người này khoảng sáu bảy năm tuổi, dung mạo vô cùng tinh xảo như danh gia dốc lòng dùng từng nét bút phác hoạ ra, nhất là hàng mi dày và dài như quạt lông, làn da không hề có chút huyết sắc nào, càng thêm trắng bệch.

Thậm chí có thể thấy mạch máu xanh nhạt dưới da thịt.

Nữ đồng nhắm chặt hai mắt, đôi môi đầy đặn khẽ mím nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Trên người nàng không có một sợi vải, nhưng có vô số Cốt Sinh Hoa vờn quanh, đóa hoa xám trắng hơi mờ điên cuồng nở rộ, che kín từ xương quai xanh của nàng trở xuống. Nếu không phải rất nhiều xiềng xích bạch cốt đang tung hoành quấn quanh, nhanh chóng di chuyển trong bụi hoa như cự mãng, phát ra âm thanh xương cốt tấn công rợn người, thoạt nhìn như tinh linh trong hoa, tinh khiết xinh đẹp.

Chỉ là trong chớp mắt thấy nữ đồng này, Phương Cát sợ hãi muốn chết, lại liều lĩnh vận chuyển Hóa Huyết đại pháp, điên cuồng chạy trốn!

Nữ đồng không mở mắt, một sợi xiềng xích bạch cốt sau lưng lại bỗng nhiên đâm vào hư không, biến mất một mảng lớn.

Không có chút dấu hiệu nào, vậy mà sau lưng Phương Cát lại thấm ra một vết máu, ngay sau đó hắn ta lảo đảo mấy bước, cứng ngắc bất động cứ như bị đông cứng.

Ngay sau đó, trong lúc rầm rầm vang động, vô số xiềng xích bạch cốt tuôn trào ra từ trong người hắn ta, trong khoảnh khắc xuyên qua thân thể hắn ta, một đóa Cốt Sinh Hoa to lớn chậm rãi tràn ra từ sau lưng hắn ta.

U Hoàng Cổ có liên kết với tính mạng của hắn ta phát ra một tiếng rít, lập tức hôi phi yên diệt!

"Bùi sư đệ, ngươi thế nào?" u Dương Tiêm Tinh không rảnh để ý tới Phương Cát, chạy như bay đến bên cạnh Bùi Lăng đỡ hắn dậy, vội vàng hỏi, "Sư đệ? Sư đệ?"

Còn chưa chưa nói hết câu, bàn tay nàng chạm đến gáy Bùi Lăng, làm rơi xuống một miếng thịt lớn trông như than cốc, khiến u Dương Tiêm Tinh không khỏi giật mình.

Cũng may nàng phát hiện, nơi rơi xuống đã sản sinh ra huyết nhục, đang nhanh chóng khôi phục.

"Huyết Sát đao pháp?" u Dương Tiêm Tinh là nội môn đệ tử, tất nhiên sẽ có tầm mắt mà đám ngoại môn đệ tử như Trần Hoàn không thể so sánh được, lập tức nhận ra, "Mặc dù đao pháp này là thuật công phạt, tu thành ngoại sát, nhưng cũng có thể hấp thu tinh huyết người khác để khôi phục bản thân... Quá tốt rồi, Bùi sư đệ không nguy hiểm đến tính mạng!"

Thở phào một hơi, u Dương Tiêm Tinh biết lúc này Bùi Lăng cần chuyên tâm khôi phục, vô cùng cẩn thận đặt hắn nằm ngang, xoay người đánh một trảo về phía Phương Cát ở đằng xa.

Cốt Sinh Hoa to lớn bao lấy thân thế Phương Cát, lăng không bay đến giữa hai người, ngã mạnh xuống chỗ cách Bùi Lăng không xa.

u Dương Tiêm Tinh nói: "Sư đệ, chỉ một Tiết Huỳnh khôi phục quá chậm, ngươi nhanh nhân lúc Phương Cát vừa chết, cũng luyện hắn thành ngoại sát đi."

Vì Bùi Lăng đang tiêu hao rất nhiều, trên dưới cả người đang nhanh chóng khôi phục, vừa đau vừa tê vừa ngứa như có ngàn vạn sâu kiến gặm nuốt, nếu không phải cảm giác này dễ chịu hơn quá trình nạp lửa nhập thể, hắn đã sớm lăn lộn đầy đất, kêu thảm ra tiếng.

Vì vậy, mặc dù cảm nhận được Phương Cát đã chết, nhưng cũng không để ý tới.

Nghe vậy không khỏi mở mắt ra, biết ơn nhìn u Dương Tiêm Tinh: "Đa tạ sư tỷ."

Vị sư tỷ này thật sự quá tốt!

u Dương sư tỷ người đẹp lòng dạ tốt bụng!

Hắn nghĩ như vậy, lại không dám lập tức ra tay, dù sao vừa nãy hệ thống thiểu năng đã nhắc nhở tặng ba tên tu sĩ Trúc Cơ, không ngoài dự đoán, u Dương Tiêm Tinh cũng nằm trong phạm vi tặng của hệ thống, cũng may giữa chừng bị U Hoàng Cổ cắt ngang, nếu không thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả...

Thế là, Bùi Lăng nhặt một khối đá, đánh giá một ít thời gian, quán chú linh lực quăng tảng đá lên cao, đồng thời không hề chậm trễ gọi hệ thống trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tiếp tục tu luyện 【 Huyết Sát đao pháp 】 ."

Quả nhiên, hệ thống lập tức thao túng thân thể hắn, nắm lấy Yếm Sinh Đao, đứng dậy chém về phía Phương Cát!

Chỉ là đao phong Yếm Sinh Đao lướt qua, Cốt Sinh Hoa đột nhiên quấn lấy Phương Cát lùi về sau.

Hệ thống chém hụt một đao, không chút do dự giậm chân tiến lên, tiếp tục cố chấp chém về phía cổ Phương Cát.

Lúc này, tảng đá rơi xuống, đập vào trên người hắn, hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc..."

Bùi Lăng: "?"

"u Dương Tiêm Mộng, ngươi làm cái gì!"

Chương 133: Nước trà (1)

Bùi Lăng không rõ ràng lắm đang muốn hỏi thăm u Dương Tiêm Tinh, chỉ thấy vị sư tỷ này sầm mặt lại, nghiêm nghị quát về phía nữ đồng giữa không trung, "Hiện tại không cần đến ngươi, buông Phương Cát xuống, trở về U Minh Xá Nữ quan!"

Bùi Lăng nghe vậy giật mình, chợt nghe bên tai vang lên một tràng tiếng cười thanh thúy của nữ đồng: "Hì hì hì hì ha ha..."

Hắn lập tức choáng váng, ánh mắt dần tan rã... u Dương Tiêm Tinh giận tím mặt, đầu ngón tay hắc giáp dài ra, hung hăng vạch một cái vào giữa không trung.

Năm đạo khí kình như lợi trảo cự thú gào thét bay ra, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt... Trên hai gò má tái nhợt của nữ đồng đứng trong Cốt Sinh Hoa lập tức hiện đầy vết thương, trong vết thương lại không chảy ra máu tươi, mà là nước màu đen cực kì sền sệt.

Nữ đồng không phản kháng, cũng không mở mắt, chỉ xoay cổ theo một góc độ quỷ dị mà một người bình thường không thể làm được, thẳng tắp "nhìn chằm chằm" u Dương Tiêm Tinh một lát, đôi môi không có chút huyết sắc nào cong lên, lộ ra một nụ cười quái dị xen lẫn sự điên cuồng.

Sau đó, nàng bỗng nhiên khẽ ngã về sau như vậy, thẳng tắp hạ xuống.

Hắc quan vốn bị ném ở một bên im ắng bay lên, đỡ được nàng ở giữa không trung.

Nắp quan tài tự động bay tới, "rầm" một tiếng đậy lên.

u Dương Tiêm Tinh lập tức tiến lên, phủ toàn bộ xiềng xích, phù lục trước đó lên quan tài!

Dù là như thế, sắc mặt nàng vẫn không tốt lắm, vịn vào hắc quan thở dốc mấy lần mới quay đầu.

Chỉ thấy Bùi Lăng lại nắm một khối đá quăng lên cao, tiếp theo chém một đao trúng Phương Cát không còn bị Cốt Sinh Hoa thao túng né tránh, sau khi huyết vụ quanh người bốc lên một hồi lâu, vô số da thịt cháy đen tróc ra, lộ ra da thịt trắng nõn mới sinh ra.

Mà lúc này, tảng đá kia cũng vừa rơi xuống nện vào vai Bùi Lăng.

Dường như vị sư đệ này hơi sợ hãi, rồi mới chậm rãi thu đao.

u Dương Tiêm Tinh hơi ngạc nhiên nhìn hắn một chút, không rõ dùng tảng đá nện mình một cái là thao tác gì.

Nhưng trước mắt không phải lúc tò mò, nàng nhanh chóng thu dọn di vật của Tiết Huỳnh và Phương Cát một lúc, vác hắc quan lên lưng, đi qua một cước giẫm bộ thây khô của Phương Cát thành bột mịn, trầm giọng nói, "Sư đệ, có thể đi không? Có thể đi thì chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây. Mặc dù không biết Miêu Thành Dương đã xảy ra chuyện gì, nhưng mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên không phải người mà ngươi và ta có thể ngăn cản."

Bùi Lăng cũng nghĩ như vậy, mặc dù trong lúc khôi phục quanh người ngứa ngáy cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng cũng không quan tâm tới: "Sư tỷ, ta có thể đi, chúng ta rời đi ngay thôi."

u Dương Tiêm Tinh rất quen thuộc nơi này, hơi phân biệt phương hướng, liền dẫn hắn vội vàng đi ra bên ngoài đầm lầy.

"Chúng ta đến U Cô động trước." Rời khỏi Cốt Hạc chiểu trạch, u Dương Tiêm Tinh chỉ vào một phương hướng nói với Bùi Lăng, "Nơi đó có..."

Nói đến đây, tiếng nói im bặt.

Bùi Lăng vô thức nhìn nàng, đã thấy u Dương Tiêm Tinh đột nhiên dừng chân, chậm rãi ngẩng đầu, chẳng biết cái đầu dưới lớp vải trắng đã đổi thành mặt u Dương Tiêm Mộng từ lúc nào.

Nàng nở nụ cười quỷ dị với hắn.

Ngay sau đó, vô số xiềng xích bạch cốt gào thét mà ra!

Bộp bộp bộp!

Trong đình viện rách nát, Miêu Thành Dương mình đầy thương tích, máu me be bét, liên tục lùi ra xa mười mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững.

Bởi vì lồng ngực đau xót nên thân thể lung lay, bất lực quỳ xuống.

Hắn ta lấy tay chống đất, cố gắng cầm cự, ngẩng đầu, trợn mắt như phun ra lửa, trên mặt đầy vẻ không cam lòng: "Bùi Lăng giết bào đệ ta, làm loạn tâm cảnh ta, phá hỏng đạo tâm ta! Ta không giết hắn, tâm ma khó đi, con đường vô vọng! Đây là thù hận không đội trời chung. Hiểu Nghê cô nương cần gì phải nương tay? Ngươi không giết ta, ta chắc chắn giết Bùi Lăng!"

Trong lương đình, Hiểu Nghê vẫn ngồi cực kì nhã nhặn, chưa hề ngừng động tác thêu thùa trong tay, mái tóc dài sau đầu che khuất bầu trời, gần như che toàn bộ bầu trời trong đình viện.

Nàng nhã nhặn xe chỉ luồn kim, từ tốn nói: "Mạng ngươi không tốt, nếu vừa rồi Bùi Lăng nạp lửa nhập thể thất bại, ta đã không cứu hắn, cũng không ngăn ngươi. Nhưng bây giờ hắn đã chứng minh giá trị của mình, sao ta có thể tha cho ngươi tổn thương hắn?"

"Nhưng mạng ngươi cũng cực kỳ tốt, càng là ngọc thô càng cần rèn luyện, thiên tài chân chính luôn không thuận buồm xuôi gió, bây giờ ngươi đã có tử thù với Bùi Lăng, ngươi sẽ là khối đá mài đao rất tốt."

"Cho nên ta không giết ngươi, bây giờ ngươi lập xuống hai lời thề tâm ma, một là không được tiết lộ chuyện hôm nay, hai là không được ra tay trước khi hắn tiến vào nội môn."

Khuôn mặt Miêu Thành Dương dữ tợn, trong lồng ngực như sôi trào đã chuẩn bị thân tử đạo tiêu ở đây, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình.

Hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, trầm giọng hỏi: "Nếu sau khi Bùi Lăng tiến vào nội môn thì sao?"

"Ta sẽ không nhúng tay vào trận chiến cùng cảnh, chủ nhân cũng không nhúng tay." Hiểu Nghê tùy ý cắm kim lên trên da người, giơ khung thêu kéo căng lên đưa lại gần nhìn kỹ, dường như đang kiểm tra đường thêu có sai không, hờ hững nói, "Nếu đến lúc đó Bùi Lăng chết ở trong tay của ngươi, vậy là hắn phế vật, không xứng được chủ nhân coi trọng."

Chương 134: Nước trà (2)

"Nhưng bây giờ hắn còn đang Luyện Khí kỳ, tu sĩ Trúc Cơ trở lên, ai động vào người đó chết!"

"..." Sắc mặt Miêu Thành Dương âm trầm, tâm ma của hắn ta đã bắt đầu thai nghén từ khi nghe được tin Miêu Thành An chết, mặc dù hành trình Cảm Mộng lâm đã nhắc nhở hắn ta, nhưng cũng có nghĩa tâm ma đã bắt đầu thành hình.

Nếu không thể nhanh chóng đánh giết Bùi Lăng, hóa giải sự dao động tâm cảnh do cái chết của bào đệ mang tới, chắc chắn tâm ma sẽ tăng trưởng theo thời gian, càng ngày càng lớn mạnh.

Đến lúc đó...

Chẳng những tăng khả năng hắn ta bị phản phệ, còn ảnh hưởng đến việc tu luyện các mặt của hắn ta.

Nửa ngày sau, Miêu Thành Dương lạnh giọng nói: "Người phục vụ Lệ chân truyền đã có thể uy hiếp ta, người của Chu chân truyền cũng có thể ra tay với Trịnh Kinh Sơn. Hiểu Nghê cô nương thật sự muốn tranh đấu của hai vị chân truyền tăng lên một cấp bậc nữa ngay lúc Lệ chân truyền đang bế quan? Ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao?"

Hiểu Nghê buông khung thêu xuống, chậm rãi tiếp tục thêu, cũng không ngẩng đầu lên: "Vị trí Thánh Nữ sẽ thuộc về chủ nhân nhà ta."

Sắc mặt Miêu Thành Dương thay đổi thất thường một lát, bỗng nhiên nói: "Tốt! Ta lập lời thề!"

Hắn ta căn bản không có chút phần thắng nào ở trước mặt Hiểu Nghê.

Ngay cả lấy Chu chân truyền ra cũng không thể khiến thái độ của đối phương dịu đi, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu.

Dù sao, nếu tiếp tục liều mạng, nhất định thập tử vô sinh.

Dù Miêu Thành Dương không sợ chết, nhưng cũng không muốn mất đi tính mạng một cách vô nghĩa.

"Bùi Lăng có thể được Lệ chân truyền coi trọng, thậm chí từ lúc Luyện Khí kỳ đã phái U Hồn thị nữ bảo vệ, đây là đãi ngộ mà Trịnh Kinh Sơn cũng không có." Hắn ta bĩnh tĩnh nghĩ, "Chỉ sợ thiên phú tư chất còn cao hơn cả suy đoán của ta! Không phải năm đó ta cũng là đệ tử phong vân số một ngoại môn sao? Nếu không sao có thể tranh thủ cơ hội Trúc Cơ lác đác không có mấy, tiến vào nội môn?"

"Bây giờ ta đã là Trúc Cơ hậu kỳ, sau khi Bùi Lăng Trúc Cơ, ta có thể tự ra tay báo thù cho Thành An..."

"Không cần phải nổi giận chốc lát ở đây, tự nhiên lại mất mạng."

"Coi như để Bùi Lăng sống tạm đến khi tiến vào nội môn."

Nghĩ đến đây, Miêu Thành Dương ho khan phun ra hai ngụm máu, giơ một tay lên, lập xuống hai lời thề tâm ma dựa theo yêu cầu của Hiểu Nghê, cuối cùng lảo đảo đứng dậy, vội vàng rời đi.

Nhưng đi về phía thông đạo cách đó không xa, hắn ta đi một lúc lâu cũng không thể tới gần.

"Hiểu Nghê cô nương, ngươi có ý gì?" Miêu Thành Dương thấy thế trong lòng trầm xuống, khẽ trách mắng hỏi.

Hiểu Nghê ngẩng đầu, đôi mắt màu mực sâu kín nhìn hắn ta: "Uống xong trà lại đi."

Trà?

Miêu Thành Dương giật mình, chợt nhìn vào trong lương đình, vừa nãy hắn ta còn không dám chạm vào cái chén trên bàn đá kia.

"Xin nhận ý tốt của cô nương." Khóe mắt hắn ta kéo căng, muốn từ chối, "Nhưng bây giờ ta không khát."

Hiểu Nghê chuyên tâm thêu thùa như không nghe thấy.

Miêu Thành Dương lại đi vài bước về phía thông đạo, thấy vẫn không thể đi qua, biết không uống chén trà kia căn bản không thể rời đi, hơi thay đổi sắc mặt.

"Nữ quỷ này để ta lập lời thề, lại nói rõ muốn ta cho làm đá mài đao cho tiểu súc sinh Bùi Lăng." Miêu Thành Dương nhanh chóng suy nghĩ, "Vậy dù chén trà này có vấn đề, chắc hẳn cũng không đến mức khiến ta chết ngay tại chỗ."

Hắn ta cắn răng, lảo đảo đi vào trong đình, cầm chén trà kia lên.

Vốn nước trà kia chỉ đen tối nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng có vật sống lóe lên rồi biến mất.

Nhưng Miêu Thành Dương vừa chạm đến thân chén, mặt nước bên trong bốc lên sùng sục như nước đun sôi, dâng lên mấy cái bong bóng lớn khoảng móng tay.

Trong mỗi cái bong bóng đều có một con mắt như vừa khoét ra, vằn vện tia máu, tập trung nhìn hắn ta!

"..." Động tác của Miêu Thành Dương không khỏi cứng đờ, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Hiểu Nghê, chỉ thấy dáng vẻ nữ quỷ này thanh tao lịch sự, dừng việc thêu thùa, đang bình tĩnh lại lạnh lẽo nhìn hắn ta.

Ba búi tóc đen ở sau lưng nàng tràn đầy trời đất, bên trong khe hở của mái tóc đen, một con dị thú hình thể khổng lồ, gần như cao đến mười mấy tầng lầu, cầm trong tay một cái xương đùi đẫm máu thò người ra từ sau cửa sân, đang đầy ác ý quan sát.

Tí tách, tí tách...

Vài giọt máu nhỏ xuống từ trên xương đùi, nhỏ giọt xuống trước mặt Miêu Thành Dương.

Sắc mặt hắn ta thay đổi, nhìn chăm chú chén "nước trà" này một lát, quyết tâm liều mạng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo nhanh chóng xoay người, nhanh chân đi về phía thông đạo.

Lần này, cuối cùng thông đạo không từ chối hắn ta.

Chẳng mấy chốc, Miêu Thành Dương trở lại dưới đáy Cổ Uyên.

Không kịp thấy rõ bốn phía, hắn ta đã đầu đầy mồ hôi ngã quỳ gối, ôm bụng, phát ra tiếng kêu thảm thê lương!

...

Cốt Sinh Hoa to lớn chầm chậm tràn ra sau lưng Bùi Lăng, vô số xiềng xích bạch cốt quấn quanh hắn kín đến không kẽ hở.

u Dương Tiêm Tinh đứng ngay trước mặt hắn, một bàn tay cực kỳ băng lãnh nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt u Dương Tiêm Tinh lập tức biến ảo thành u Dương Tiêm Mộng, lúc này xiềng xích bạch cốt kéo căng hơn một phần, cùng lúc đó xiềng xích cũng bắt đầu không ngừng hấp thu khí huyết và linh lực của hắn; trong chốc lát lại khôi phục thành u Dương Tiêm Tinh, nàng vô cùng vội vàng muốn thả Bùi Lăng đi.

Chương 135: Đồ tộc lệnh (1)

"Sư tỷ, ngươi sao thế?" Bùi Lăng thoi thóp, vẻ mặt lại rất tỉnh táo, nhân lúc u Dương Tiêm Tinh đang chiếm ưu thế, hắn hỏi, "Ngươi sẽ xảy ra chuyện sao?"

"Ta không sao, chưa tới một giáp, nàng không thể làm gì ta." u Dương Tiêm Tinh khẽ giật mình, không ngờ đã đến lúc này, Bùi Lăng còn lo lắng cho nàng, kìm nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, nàng nhanh chóng nói, "Bây giờ ta giải Cốt Sinh Hoa cho ngươi, ngươi lập tức trốn, trốn càng xa càng tốt, nhưng tuyệt đối đừng tới gần phía đông còn có phía đông nam."

Bùi Lăng nói: "Được!"

Thật ra lúc hắn bị tập kích đã có thể sử dụng Bách Lý Độn Hình Phù mà Trịnh Kinh Sơn cho để rời đi, nhưng u Dương Tiêm Tinh tận tâm tận lực với hắn, hắn cũng không thể không nói một câu nào đã một mình chạy trốn.

Nhưng bây giờ hiểu rõ tình huống, ở lại không làm được chuyện gì, ngược lại còn mất mạng, vậy... Bùi Lăng đang muốn phát động phù lục, giữa khoảng không ở trước mặt đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một bộ cung trang quen thuộc.

Hiểu Nghê?

Tại sao nàng lại ở chỗ này?

Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình.

u Dương Tiêm Tinh phát hiện ra đang muốn quay đầu, khuôn mặt lại kịch liệt biến ảo một hồi, bỗng nhiên đổi thành u Dương Tiêm Mộng.

Xiềng xích bạch cốt vang lên rầm rầm, đang muốn tiến một bước giết chết Bùi Lăng, nhưng Hiểu Nghê chỉ yên tĩnh nhìn một cái, Cốt Sinh Hoa trên người Bùi Lăng đã mất yên lặng khô héo!

"!" Hiển nhiên u Dương Tiêm Mộng cũng sợ hãi, đột nhiên xoay đầu một trăm tám mươi độ, nhưng chưa thấy rõ sau lưng, Hiểu Nghê đứng xa duỗi ngón tay điểm vào nàng một cái, chỉ thấy đầu nàng răng rắc răng rắc lại quay trở về, "rầm" một tiếng ngã trên đất.

Bùi Lăng thuần thục giật Cốt Sinh Hoa và xiềng xích còn sót lại trên người mình xuống rồi ném đi, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ: "Đa tạ Hiểu Nghê cô nương."

Hiểu Nghê bình thản liếc hắn một cái, mái tóc đen sau đầu tóc đột nhiên dài ra, một phát quấn lấy hắn và u Dương Tiêm Tinh.

Bùi Lăng căn bản không kịp mở miệng hỏi thăm, cả người đã rơi vào trong hốt hoảng, cũng không biết trải qua thứ gì, chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần đã đứng trước cửa Khô Lan tiểu viện.

Bên cạnh là U Minh Xá Nữ quan và u Dương Tiêm Tinh ngất xỉu trên nắp quan tài.

Về phần Hiểu Nghê, đã sớm không thấy bóng dáng.

Hắn lấy lại bình tĩnh, trước tiên kiểm tra xem u Dương Tiêm Tinh còn sống không, lúc này mới tiến lên gõ cửa.

Sau một lúc lâu, sắc mặt Trịnh Kinh Sơn tái xanh gọi một nữ đệ tử đến đưa u Dương Tiêm Tinh đi: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Hồi Trịnh sư huynh, hóa ra Tiết Huỳnh kia là người của Miêu Thành Dương, còn có Phương Cát, sau khi Miêu Thành Dương xuất hiện..." Bùi Lăng vội vàng nói đại khái việc đã trải qua, Trịnh Kinh Sơn nghe vậy nổi giận bừng bừng, không chờ hắn nói xong đã ngắt lời: "Miêu Thành Dương là chủ một mạch lại tự mình ra tay truy sát một ngoại môn đệ tử, thật sự không biết xấu hổ!"

"Còn có Tiết Huỳnh, tên súc sinh này, tư chất của hắn cực thấp, năm đó chỉ may mắn mới Trúc Cơ, tình cảnh ở trong nội môn rất gian nan, liên tục bước đi khó khăn, nếu không phải lúc đầu ta mềm lòng thu nhận hắn về dưới trướng, hắn có thể sống đến này hôm nay hay không cũng là vấn đề."

"Hắn lại làm ra việc ăn cây táo rào cây sung thế này!"

"Ngươi nói hắn bị ngươi luyện thành ngoại sát của Huyết Sát đao pháp? Luyện tốt lắm!"

"Cái thứ lấy oán trả ơn này, dù không chết trong tay ngươi, sau khi trở về lão tử cũng sẽ tự mình ra tay, nghiền xương hắn thành tro!"

"Về phần Phương Cát..."

Nhắc đến tu sĩ kiêm tu y độc này, sắc mặt Trịnh Kinh Sơn thay đổi thất thường trong chốc lát, mới tiếp tục mắng, "Lúc trước ta bồi dưỡng hắn ta đủ kiểu, ngay cả con U Hoàng Cổ kia cũng là là ta đặc biệt lấy cho hắn. Không ngờ tên khốn này lại tham sống sợ chết như thế, quả thực chết chưa hết tội."

Trong lòng hắn ta đau đớn, Phương Cát chết thì cũng thôi đi, con U Hoàng Cổ kia lại có tư chất trở thành U Hoàng Cổ Vương, vốn tưởng Phương Cát chắc chắn có thể bồi dưỡng nó, đến lúc đó cũng bớt chút sức lực của mình, không ngờ người sư đệ này phế vật như thế.

Trịnh Kinh Sơn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi làm thế nào chạy thoát?"

"Lúc Miêu Thành Dương đang muốn ra tay, đột nhiên biến mất không thấy." Bùi Lăng kể lại chi tiết, "Trước đó u Dương sư tỷ vì cứu ta, mở ra U Minh Xá Nữ quan, đến mức chúng ta vừa rời khỏi Cốt Hạc chiểu trạch không lâu, sư tỷ đột nhiên biến thành khuôn mặt nữ đồng trong quan tài, tiếp theo muốn giết ta... Cũng may Hiểu Nghê cô nương xuất hiện ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản sư tỷ đưa chúng ta trở về. Ta nghĩ chắc Miêu Thành Dương cũng bị Hiểu Nghê cô nương đưa đi."

Trịnh Kinh Sơn nghe vậy thầm gật đầu, hắn ta đã nói mà, nếu Bùi Lăng này là thiên tài mà sư tỷ nhìn trúng, sao bên sư tỷ lại không sắp xếp gì chứ?

Hắn ta mong đợi hỏi: "Vậy Miêu Thành Dương chết chưa?"

"Hồi sư huynh, ta cũng không biết." Bùi Lăng nói, "Sau khi hắn đột nhiên biến mất, cho đến khi ta bị Hiểu Nghê cô nương mang về cửa Khô Lan tiểu viện, đều không xuất hiện nữa."

Trịnh Kinh Sơn cảm thấy hơi tiếc hận, chưa nói đến thù hận giữa hắn và Miêu Thành Dương, mấu chốt là bây giờ một mạch Kiêm Tang rất suy sụp, nếu Miêu Thành Dương chết ngay lúc này, một mạch Chiêu Xuyên không hề đề phòng, biết đâu mạch của mình sẽ có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khôi phục nguyên khí.

Chương 136: Đồ tộc lệnh (2)

Nhưng bây giờ không thể xác định sự sống chết của Miêu Thành Dương, không tiện ra tay.

"Được, ta đã biết sơ qua mọi việc." Thầm nhanh chóng tính toán một phen, Trịnh Kinh Sơn ngẩng đầu, vẻ mặt ôn hoà nói, "Bùi sư đệ, lần này là ta dạy dỗ kẻ dưới không nghiêm, để ngươi chế giễu. Cũng may sư tỷ phái Hiểu Nghê cô nương trốn ở bên cạnh, cuối cùng không để ngươi gặp nguy hiểm."

Bùi Lăng vội vàng nói: "Sư huynh nói quá lời, nếu không phải sư huynh bồi dưỡng, sao ta có thể có cơ hội lấy được Hàn Tủy Hỏa? Ta vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của sư huynh."

Trịnh Kinh Sơn gặp thấy hắn vô cùng cảm kích, mỉm cười, nói: "Thôi, ta sẽ xử lý việc này. Vậy đi, ngươi vừa trở về từ Cổ Uyên, lại vừa nạp lửa nhập thể, vẫn nên tĩnh dưỡng trước một chút. Trước hết không cần về ngoại môn để đề phòng chuyện chẳng may. Ta sai người dọn dẹp một căn phòng cho ngươi tạm thời ở lại."

Cứ thế sai tùy tùng đưa Bùi Lăng đi xuống, Trịnh Kinh Sơn suy nghĩ một lát, đứng dậy rời khỏi Khô Lan tiểu viện.

...

Gần như ngay lúc này, Miêu Thành Dương vô cùng chật vật trở lại chỗ ở.

Nội môn đệ tử trông coi thấy trên người mạch chủ đầy thương tích, vết máu loang lổ, không khỏi giật mình, vội vàng tiến lên đỡ: "Mạch chủ!"

"Sao mạch chủ lại biến thành dáng vẻ này?" Sau đó đệ tử y tu chạy đến cũng rất ngạc nhiên, vừa trị liệu cho hắn ta, vừa buồn bực hỏi, "Đã xảy ra biến cố gì ở Cổ Uyên?"

Sắc mặt Miêu Thành Dương âm trầm, không trả lời vấn đề này, mà phân phó: "Tìm hai người đến Lộc Tuyền thành, đồ sát Bùi phủ!"

Không phải Hiểu Nghê muốn hắn ta lập lời thề tâm ma, không được ra tay trước khi Bùi Lăng tiến vào nội môn sao?

Nhưng hắn ta cũng không hứa hẹn không ra tay với người khác.

Sau khi Miêu Thành An chết, lúc hắn ta điều tra hung thủ đã tìm hiểu qua, mặc dù mẫu thân Bùi Lăng mất sớm, nhưng phụ thân còn đó, còn có một đám huynh đệ tỷ muội cùng phụ khác mẫu, rất nhiều đồng tộc cùng nhau lớn lên.

Dù tiểu súc sinh này không có tình cảm sâu nặng bằng hắn ta với Thành An, nhưng người thân cùng dòng máu sớm chiều ở chung, chỉ cần là con người, sao có thể hoàn toàn không có tình cảm?

Huống hồ Bùi Lăng nhập tông chưa được mấy ngày, thời gian ở trong Trọng Minh tông còn chưa đủ để quên đi Bùi gia. Đến lúc đó, nếu biết mình khiến cả gia tộc bị hủy diệt, có lẽ sẽ chịu đả kích cực lớn.

Sở dĩ Lệ chân truyền phái Hiểu Nghê bảo vệ Bùi Lăng, cũng vì coi trọng tư chất của tiểu súc sinh này.

Nếu Bùi Lăng tự bị phế đi, chẳng lẽ Lệ chân truyền còn tiếp tục ủng hộ hắn?

Nghĩ tới đây, Miêu Thành Dương lại căn dặn, "Đừng giết sạch trong một lần duy nhất, để lại mấy người có quan hệ thân thiết với hắn, dạy dỗ thật tốt, bí mật mang về tông môn, ta có chỗ cần dùng."

Dù sao hắn ta đã tận mắt nhìn thấy tâm chí kiên định của Bùi Lăng khi nạp lửa nhập thể, chẳng may tin dữ gia tộc bị đồ sát không thể khiến Bùi Lăng sụp đổ, hoặc lại một lần nữa tỉnh táo sau khi sụp đổ... Vẫn nên giữ lại mấy người, thỉnh thoảng kích thích một chút sẽ bảo đảm hơn.

"Muốn để lão tử làm đá mài đao cho tiểu súc sinh kia..." Miêu Thành Dương cười lạnh trong lòng, "Lão tử sẽ khiến tiểu súc sinh kia còn chưa Trúc Cơ mà đạo tâm đã long đong, từ đây vĩnh viễn khó tiến cảnh!"

Hai tên đệ tử một mạch Chiêu Xuyên nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cũng không dám phản bác, cúi đầu đồng ý.

Chỉ là sau khi bọn họ lui xuống không lâu, đã có một tên tu sĩ áo bào trắng vội vàng đến đây: "Mạch chủ, nghe nói ngươi muốn cho người đồ sát Bùi phủ Lộc Tuyền thành?"

"Đông Mông." Miêu Thành Dương nhìn thấy tu sĩ này, khẽ gật đầu nói, "Không sai, đúng là có việc này."

Tu sĩ áo bào trắng n Đông Mông kia đánh giá hắn ta một chút, đột nhiên phất tay bày ra một đạo kết giới đề phòng theo dõi, trầm giọng nói: "Mạch chủ, thứ cho ta nói thẳng, hành động lần này không ổn!"

Miêu Thành Dương nhíu mày, cũng không phải không thích hắn ta làm trái ý mình, mà không hiểu: "Vì sao không ổn? Bùi phủ Lộc Tuyền thành không quan trọng gì, giết đi cũng chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa..."

Hơi trầm ngâm uyển chuyển ám chỉ, "Mặc dù tông tử Bùi Hồng Niên của bọn họ là một phế vật, nhưng Bùi Lăng vừa nhập tông lại thiên tư cực lớn, lăn lộn cùng với Trịnh Kinh Sơn."

"Nếu lúc này đồ sát Bùi phủ, có thể khiến đạo tâm của Bùi Lăng gặp khó khăn, cũng là chuyện tốt với Chu chân truyền."

Cho nên, dù Bùi Lăng có mặt mũi cầu xin đến trước mặt Lệ chân truyền vì việc gia tộc bị tàn sát, cũng có Chu chân truyền giúp đỡ gánh áp lực.

Vậy hắn ta đồ sát Bùi phủ cũng có vấn đề gì?

"Mạch chủ." n Đông Mông hạ thấp giọng nói, khẽ nhắc nhở, "Dù Bùi Lăng này có thiên tư xuất chúng thế nào, trước mắt cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử nho nhỏ mới vào tông môn. Còn ngươi đường đường có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên lại tự mình đi đuổi giết hắn, không những không công mà lui, còn bị thương... Nếu lan truyền việc này đi, những người khác bàn tán ầm ĩ thì cũng thôi, còn muốn bên Chu chân truyền nghĩ như thế nào?"

"Sở dĩ Chu chân truyền bằng lòng nâng đỡ chúng ta, không phải cũng vì mạch chủ đã chén ép Trịnh Kinh Sơn khắp nơi ngay từ ngoại môn sao?"

Chương 137: n Đông Mông

"Nếu để nàng biết, ngươi lại chịu thiệt thòi trong tay Bùi Lăng – một ngoại môn đệ tử nho nhỏ, mặc kệ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thế nào, Chu chân truyền sẽ coi trọng một mạch Chiêu Xuyên như trước đó sao?"

Miêu Thành Dương nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt thay đổi, giải thích: "Ta cũng không phải thua Bùi Lăng, chỉ là..."

Hắn ta khó nói ra việc phát lời thề tâm ma có liên quan đến Hiểu Nghê, lúc này đang suy nghĩ tìm từ, đã nghe n Đông Mông giậm chân nói: "Mạch chủ, đây không phải việc ngươi có thua Bùi Lăng hay không. Bùi Lăng có chênh lệch quá xa với tu vi, thân phận, địa vị của ngươi, dù hắn chật vật chạy trốn từ dưới tay ngươi, cũng đã nhất chiến thành danh. Dù ngươi dùng thêm hai quyền để giết hắn, vậy cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Huống chi còn không giết được!"

"Cho nên nhất định phải giấu giếm việc ngươi tự đến Cổ Uyên truy sát Bùi Lăng."

"Càng không thể tàn sát Bùi phủ Lộc Tuyền thành."

"Cả nhà Bùi phủ không quan trọng, nhưng lần này động đến bọn họ lại không giết Bùi Lăng, chẳng phải đang nói cho mọi người biết bây giờ mạch chủ không thể làm gì Bùi Lăng, chỉ có thể kéo gia quyến của hắn ra để trút giận sao!"

"Như thế không phải bỗng dưng hao tổn uy nghiêm của mạch chủ, cũng khiến thằng nhãi ranh Bùi Lăng kia thành danh."

Hắn ta trầm giọng nói, "Đúng lúc trước đó Trịnh Kinh Sơn vì giương đông kích tây, từng đến đây khiêu khích, lúc ấy ngươi để người nói cho hắn biết ngươi đang bế quan."

"Đã vậy, vậy mạch chủ chưa bao giờ rời khỏi nơi này, càng không truy sát Bùi Lăng."

"Sở dĩ mạch chủ bị thương, chỉ là lúc tu luyện không cẩn thận hơi hao tổn, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt... Nếu ai nói thấy ngươi ở Cổ Uyên, người đó có ý vu oan một mạch Chiêu Xuyên!"

"Mạch chủ, nếu không nói như vậy, một khi mất địa vị ở trước mặt Chu chân truyền, một mạch Chiêu Xuyên chúng ta sẽ đi theo con đường nào?"

"Ngay cả đám chân truyền hiện tại của Thánh tông, bởi vì Trịnh Kinh Sơn, chắc chắn Lệ chân truyền sẽ không thu nhận chúng ta."

"Còn bên Tô chân truyền, tuyệt đối không tùy tiện xen và tranh đấu của Thánh Nữ."

"Như thế chúng ta căn bản không được chọn."

"Chỉ có thể đi theo Chu chân truyền."

"Vậy sao có thể để Chu chân truyền hiểu lầm một mạch Chiêu Xuyên ta, cảm thấy chúng ta còn không đối phó được một ngoại môn đệ tử?"

Cơ bắp trên mặt Miêu Thành Dương run rẩy, sắc mặt thay đổi một lúc lâu, mới chán nản nói: "... Ngươi nói đúng lắm, là ta xúc động, vậy ta để bọn họ trở về."

Thấy hắn ta nghe theo lời khuyên, n Đông Mông thầm thở phào, an ủi vài câu, còn nói: "Thế nhưng, mạch chủ muốn đảo loạn tâm cảnh của Bùi Lăng, thật ra cũng không cần chúng ta tự ra tay. Dù sao trước đó điều tra người này, ta phát hiện, mặc dù hắn là con cháu Bùi thị, nhưng vì mẫu thân mất sớm, kế mẫu chèn ép, ngay cả phụ thân cũng không quá thân thiết với hắn."

"Nhất là kế mẫu của hắn, toàn tâm toàn ý muốn để nhi tử ruột Bùi Đồ vượt qua Bùi Lăng."

"Nhưng Bùi Đồ còn đang nôn nóng ở Lộc Tuyền thành, Bùi Lăng ngược đánh bậy đánh bạ được mang đến Thánh tông, phụ nhân kia ghen tị lại lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ lúc này đã vô cùng ghen ghét Bùi Lăng. Chỉ cần cho nàng một cơ hội, nàng sẽ khiến Bùi Lăng không có kết cục tốt hơn cả hy vọng của chúng ta."

"Còn có Bùi Hồng Niên, đây là tông tử do Bùi thị gửi gắm kỳ vọng nhiều năm, kết quả đầu quân cho Trịnh Kinh Sơn nhiều năm, từ đầu đến cuối không được trọng dụng. Ngược lại Bùi Lăng mới nhập tông được mấy ngày? Đã khiến Trịnh Kinh Sơn tự mình bồi dưỡng."

"Bây giờ Bùi Hồng Niên không biết việc này cũng thôi, nếu hắn biết sẽ cam tâm sao?"

"Nghe nói Bùi Hồng Niên là một tên rác rưởi." Miêu Thành Dương trầm ngâm nói, "Chỉ sợ dù hắn có suy nghĩ gì, cũng không làm gì được tiểu súc sinh Bùi Lăng kia."

n Đông Mông mỉm cười: "Mạch chủ, mặc dù Bùi Hồng Niên phế vật, nhưng ngươi đừng quên, ngoại môn nữ đệ tử mà hắn thích lại không phải loại lương thiện."

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt thả lỏng.

...

Lúc này, khôi lỗi tùy tùng ở Khô Lan tiểu viện đặc biệt dọn một gian tĩnh thất cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng ăn đan dược chữa thương do Trịnh Kinh Sơn cho, khôi phục bảy tám phần, lại tỉ mỉ kiểm tra dược liệu và đan lô trước mặt một lượt, liên tục xác nhận không thiếu gì, liền gọi hệ thống trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn luyện đan!"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Lúc này, tâm trạng Bùi Lăng vẫn rất thả lỏng, dù sao ở trong Khô Lan tiểu viện, mọi việc đều có Trịnh Kinh Sơn chống đỡ, tu vi của mình đã đến Luyện Khí tầng sáu, lại có đan hỏa bát phẩm trên người, lần này ít nhất có linh lực để luyện mười lô!

Cứ tính mỗi lô thành đan có mười hai viên Thối Cốt Đan, một viên Thối Cốt Đan năm mươi lăm viên linh thạch hạ phẩm, tất cả là 6600 viên linh thạch hạ phẩm.

Khấu trừ chi phí lại khấu trừ phí bảo vệ định cho Trịnh Kinh Sơn phí, đó là...

Còn chưa suy nghĩ xong, cảm giác mệt mỏi quen thuộc đã đánh tới, Bùi Lăng thay đổi sắc mặt: "Sao Hàn Tủy Hỏa tiêu hao lớn như thế?!"

Còn chưa luyện xong lò thứ nhất, linh lực của hắn đã mất gần một nửa.

Hệ thống không hề phản ứng lại lo lắng của hắn, rất chuyên tâm xử lý từng loại dược liệu.

Chương 138: Gian thương (1)

Có thể thấy, bởi vì đổi đan hỏa tốt hơn, lần này hệ thống xử lý các loại tài liệu càng thêm tinh tế, chất lượng dược dịch rơi vào đan lô càng tốt hơn.

Chỉ là cảm nhận được thể lực linh lực nhanh chóng tiêu hao, Bùi Lăng nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy tình huống không giống với suy nghĩ của mình?

Nửa ngày sau, cuối cùng đã hoàn thành luyện chế lò thứ nhất, lúc này Bùi Lăng đã đầu đầy mồ hôi.

Phải biết lần đầu tiên hắn mở lò luyện đan cũng không khổ cực như vậy!

"Leng keng!" Đúng vào lúc này, hệ thống dừng động tác, "Kiểm tra ra ký chủ không đủ linh lực, lần ủy thác tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức một trận choáng váng, nếu không phải kịp đỡ lấy tai đan lô, suýt nữa trực tiếp ngã quỵ!

Đã lâu mới cảm thấy trong kinh mạch rỗng tuếch, khiến hắn đặc biệt khó chịu, bất chấp điều gì khác, Bùi Lăng vội vàng tiến lên mở đan lô.

Kết quả mới xem xét, hắn đã khẽ giật mình: Một lò này lại chỉ luyện ra hai viên Thối Cốt Đan!

Đan lô do Trịnh Kinh Sơn chuẩn bị còn tốt hơn đan phòng Đinh cấp do Bùi Lăng thuê nhiều.

Nhưng lúc này, chưa nói đến hai viên Thối Cốt Đan vô cùng đáng thương nằm trong đáy lò to như vậy, thậm chí đan hương quanh quẩn cả phòng lúc ra lò trước đó đều biến mất sạch.

Sắc mặt Bùi Lăng không khỏi tối tăm: Sẩy tay rồi?

Lần này hệ thống luyện ra tàn thứ phẩm?

Nhưng cầm hai viên Thối Cốt Đan này cẩn thận quan sát, thấy đan dược tản ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt, màu sắc không phải xám trắng mà thiên hướng về trắng sữa.

Cảm giác óng ánh sáng long lanh càng sâu hơn, mặt ngoài còn tạo thành từng vòng từng vòng đường vân màu xanh thẳm, thoạt nhìn như mắt mèo.

Điều này khiến Bùi Lăng hơi do dự.

Không quá giống phế đan...

Bởi vì Trịnh Kinh Sơn không ở đây, Bùi Lăng cũng không tìm thấy người hỏi, ngẫm nghĩ một lát, dứt khoát tu luyện trước.

Dù sao bây giờ hắn cũng không thiếu một viên hai viên Thối Cốt Đan.

Dù thất bại cũng không sao.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gọi trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 ."

"Leng keng!" Hệ thống nhanh chóng online, tiếp thao lại quen thuộc tiếp quản quyền khống chế thân thể, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài. Kiểm tra ra thiếu đan dược tu luyện Thối Cốt Đan, xin chờ một chút..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí Thối Cốt Đan cho ngài..."

Hệ thống điều khiển thân thể Bùi Lăng, vồ một cái về phía Thối Cốt Đan trong đan lô.

Bùi Lăng hơi lo lắng nhìn, lần này thật sự ra quá ít đan dược.

Cũng không biết có đủ hay không?

Nhưng nghĩ lại, nơi này là Khô Lan tiểu viện, là nơi ở của Trịnh Kinh Sơn, chắc chắn vị Trịnh sư huynh này cũng có Thối Cốt Đan.

Nếu không đủ, hệ thống sẽ tự đi tìm đủ.

Dù sao bây giờ quan hệ của hắn và Trịnh Kinh Sơn cũng xưa đâu bằng nay, cùng lắm thì tu luyện xong lại luyện mấy lô bổ sung là được.

Nghĩ tới đây, hắn yên lòng, nào biết hệ thống chỉ lấy một viên Thối Cốt Đan ở trong đáy lò nhét vào trong miệng hắn: "Leng keng! Hoàn thành tặng Thối Cốt Đan, hiện tại tiếp tục tu luyện..."

Sao chỉ cần một viên?

Bùi Lăng không khỏi ngạc nhiên: "Hệ thống, ngươi hỏng rồi à?"

Luyện đan không bình thường, tu luyện cũng không bình thường???

Hắn đang lo lắng, nhưng sau khi ăn vào viên Thối Cốt Đan này, tựa như có một đám lửa hừng hực dâng lên từ trong đan điền của hắn!

Dược lực khổng lồ nhanh chóng lan tràn cả người hắn.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy cả người như bắt đầu cháy rừng rực, Hàn Tủy Hỏa vừa thu phục được ngo ngoe muốn động, hiện ra ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt.

Vào lúc này, hệ thống bắt đầu vận chuyển Đoán Cốt quyết, chỉ nghe trong tĩnh thất lập tức vang lên tiếng "răng rắc" khi xương cốt đứt gãy lại nối liền, khiến người ta ê răng mềm người.

Có kinh nghiệm nạp lửa nhập thể, cảm giác đau đớn này đã nhìn lắm thành quen với Bùi Lăng.

Hắn cẩn thận cảm nhận, không khỏi âm thầm ngạc nhiên: Tốc độ tôi luyện xương cốt thật nhanh!

Nếu nói sử dụng Thối Cốt Đan thượng phẩm, rèn luyện xương cốt như là suối nước chảy xiết, lúc này linh lực trong cơ thể hắn như là sông lớn trào dâng.

Bây giờ lại dùng phương thức đập nát những mảnh xương theo cách gần như phi lý, xương cốt còn chưa ngọc hóa, tiếp theo dùng tốc độ cực nhanh, ôn dưỡng tái sinh nó.

Thời gian tu luyện lần này, kéo dài gấp hai lúc trước!

Nửa ngày sau, hệ thống "leng keng": "Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng khôi phục hành động, đầu tiên cho hệ thống một đánh giá ba sao, tiếp theo hoạt động gân cốt một phen.

Phát hiện trước đó hắn cảm thấy kinh mạch đau đớn bởi linh lực khô cạn tạo ra, lúc này đã sớm không cánh mà bay.

Trên dưới cả người hắn tràn đầy lực lượng.

Vết thương ở Cốt Hạc chiểu trạch đã sớm khôi phục hoàn toàn.

Hắn hơi hoạt động có thể thấy từng cục cơ bắp, linh lực trong người dồi dào, cả người thần hoàn khí túc, trạng thái tốt đến không thể tốt hơn.

Chương 139: Gian thương (2)

Lại cẩn thận kiểm tra một lượt, lần tu luyện này khiến trong lỗ chân lông bài tiết ra rất nhiều dị vật...

Trong lòng Bùi Lăng rung động, một lò này chỉ ra hai viên Thối Cốt Đan, dược hiệu của một viên lại còn mạnh hơn dược hiệu của mười mấy viên Thối Cốt Đan thượng phẩm.

Khó trách lần này hệ thống chỉ sử dụng một viên cho hắn.

Nếu như lúc trước, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, chỉ sợ thân thể hắn căn bản chịu không nổi!

Một lần tu luyện này, hắn vừa đột phá tu vi đã tinh tiến một mảng lớn.

Mặc dù còn có một đoạn đường không ngắn nữa mới đột phá Luyện Khí tầng bảy, nhưng cũng khiến tinh thần Bùi Lăng phấn chấn, hơi thu thập một chút, liền tiếp tục mở lò luyện đan.

Trong chớp mắt một ngày một đêm đã trôi qua.

Lúc trời tờ mờ sáng, Bùi Lăng ngã ngồi trên mặt đất hơi thở dốc, sắc mặt lại rất vui vẻ.

Ở trước mặt hắn có bày hai cái bình sứ, đựng mười viên Thối Cốt Đan.

Trong đó một bình là dự định đưa cho Trịnh Kinh Sơn bán ra, một bình khác là định giữ lại cho mình sử dụng.

Nếu sử dụng hết toàn bộ mười viên Thối Cốt Đan này, chắc chắn tu vi của mình sẽ tiến nhanh.

Tính toán như thế, Luyện Khí tầng bảy nằm trong tầm tay.

Hệ thống tu luyện thật sự là Thần khí!

Ngoại trừ khá phí mệnh ra, quả thực không có bất kỳ khuyết điểm gì.

Bùi Lăng lặng lẽ cho hệ thống một like ở trong lòng, sau đó thuần thục đưa ra một đánh giá kém một sao.

Hắn cất một bình đan dược vào trong ngực, đang định nghỉ ngơi một chút, bên ngoài lại truyền đến tiếng bẩm báo của khôi lỗi tùy tùng, nói Trịnh Kinh Sơn đã trở về.

"Sư huynh." Bùi Lăng nghe vậy, vội vàng đi ra ngoài, "Ngươi trở về rồi?"

Trịnh Kinh Sơn mỏi mệt, vừa ngồi xuống đã cầm linh trà do tùy tùng đưa lên hung hăng uống một hớp lớn, mới nói: "Bùi sư đệ, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã bàn bạc tốt nguồn tiêu thụ và giá cả với Khâu trưởng lão."

Hóa ra, sở dĩ hôm qua vị sư huynh này đi ra ngoài, là vì tìm người mua Thối Cốt Đan thượng phẩm?

Bùi Lăng vội nói vất vả, lại hỏi kết quả như thế nào?

"Khâu trưởng lão là một trong nội môn trưởng lão Chấp Sự đường." Trịnh Kinh Sơn mỉm cười, vẻ mặt khá tốt, "Bàn về chiến lực, cũng được coi là số một trong số nội môn trưởng lão. Chỉ là gia tộc của vị trưởng lão này ít người, dưới gối hắn càng là nhất mạch đơn truyền. Hơn nữa tư chất hai đời tử tôn đều rất bình thường, đã sớm chết già."

"Bây giờ nuôi ở bên cạnh, chỉ còn sót lại tằng tôn Khâu Tung, năm nay gần sáu tuổi, đây là lúc đang cần rất nhiều Thối Cốt Đan thượng giai để rèn luyện căn cơ."

Nói đến chỗ này, hắn ta dừng một chút, mới tiếp tục, "Ta đã bàn bạc xong với hắn, bảy mươi viên linh thạch hạ phẩm một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

"Bảy mươi viên linh thạch hạ phẩm?" Bùi Lăng khẽ giật mình, "Trước đó ta bán cho Bách Bảo lâu, bọn họ chỉ trả năm mươi lăm viên linh thạch hạ phẩm?"

Trịnh Kinh Sơn không hề thấy ngạc nhiên với điều này, cười ha ha nói: "Kia là giá cả thu vào của Bách Bảo lâu, tất nhiên rẻ hơn. Bọn họ bán ra ngoài, một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm, chắc chắn sẽ không thấp hơn một trăm viên linh thạch hạ phẩm! Ta bán cho Khâu trưởng lão bảy mươi viên linh thạch hạ phẩm, đã là nể mặt hắn."

Cũng đúng, tạo mối quan hệ với nội môn trưởng lão, tóm lại không có chỗ xấu.

Bùi Lăng đang nghĩ như vậy, lại nghe Trịnh Kinh Sơn nói thêm, "Dù sao sư đệ ngươi đã bán một nhóm Thối Cốt Đan thượng phẩm cho Bách Bảo lâu. Nếu bây giờ chúng ta bán giá quá cao, biết đâu Khâu trưởng lão thà rằng đi mua của Bách Bảo lâu, nơi đó có chiết khấu nhất định cho nội môn trưởng lão. Chờ bộ phận Thối Cốt Đan này bị bán hết, chúng ta lại cố tình nâng giá, đến lúc đó là một trăm hai mươi viên linh thạch hạ phẩm một viên."

Một trăm hai mươi viên linh thạch hạ phẩm?

Đây mẹ nó không phải cướp sao!

Không đúng, với hiệu suất luyện đan của mình, chưa chắc đã cướp được nhanh như vậy!

Còn cần loại tu sĩ ngu ngốc lắm tiền gì mới mua được thứ này?

"Kia Khâu trưởng lão chịu đồng ý sao?" Bùi Lăng thấp thỏm hỏi.

Trịnh Kinh Sơn cười khẩy, nói: "Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý! Hắn chỉ có một tằng tôn, không đập linh thạch cho Khâu Tung, còn có thể đập cho ai? Hơn nữa trong tông môn cũng có những luyện đan sư khác có thể luyện Thối Cốt Đan thượng phẩm, vấn đề là điều này sẽ trì hoãn thời gian bọn họ luyện chế đan dược cao giai."

"Khâu trưởng lão cũng là có nhân mạch, nhưng giá cả cũng không thấp, còn phải thiếu nợ ân tình."

"Cho nên một trăm hai mươi viên linh thạch hạ phẩm, còn là hắn được lợi."

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng vui vẻ, âm thầm đi tìm Trịnh Kinh Sơn hợp tác đúng là không sai.

Hắn trầm ngâm, hỏi: "Trịnh sư huynh, vậy linh thạch này... Phải chia thế nào?"

"Ta muốn bảy phần." Trịnh Kinh Sơn không chút chậm trễ nói, "Ta chuẩn bị vật liệu cho ngươi, ngươi chỉ cần phụ trách luyện đan, hơn nữa trong phần lợi nhuận này, ta còn phải nộp lên ít nhất một nửa cho Lệ sư tỷ, cho nên nhất định phải bảy phần, không thể ít hơn nữa..."

"Không có vấn đề!" Bùi Lăng không hề cân nhắc đã một lời đáp ứng.

Dù sao hắn tìm Trịnh Kinh Sơn, mục đích hàng đầu không phải vì kiếm linh thạch, mà là vì tìm chỗ dựa.

Chương 140: Một mạch Thạch Kính

Trịnh Kinh Sơn ra tay giá cả cực kỳ cao, lại trừ đi chi phí dược liệu, dù không cân nhắc tăng giá hậu kỳ, hắn cũng có thể kiếm 21 viên linh thạch hạ phẩm một viên Thối Cốt Đan. Tính toán thời gian, vẫn đủ nộp hết tiền phạt cho tông môn trong kỳ hạn, vậy là được.

Đối với loại người trong cẩu đạo như hắn... Tốt, có lẽ cẩu đạo không cần hắn, nhưng hắn còn muốn cứu giúp một lần, tóm lại vững vàng mới là trọng yếu nhất.

"Hôm nay Khâu trưởng lão đã cần Thối Cốt Đan, trong khoảng thời gian này ngươi luyện được bao nhiêu rồi?" Trịnh Kinh Sơn thấy thế, khẽ gật đầu chợt hỏi.

Bùi Lăng nghe vậy lập tức xấu hổ, lấy ra mười viên Thối Cốt Đan mới luyện được, nhắm mắt nói: "Trịnh sư huynh, ta mới đi ra từ Cổ Uyên, trạng thái không tốt lắm, cho nên chỉ luyện được những thứ này."

Trịnh Kinh Sơn lập tức nhướn mày, chỉ mười viên?

Điều này có nghĩa trong thời gian dài như vậy, Bùi sư đệ mới luyện một lò?

Hắn ta không hài lòng lắm, tiện tay đổ đan dược ra xem chất lượng, đang muốn dạy dỗ vài câu, lúc ánh mắt nhìn đến mười viên Thối Cốt Đan này, con ngươi bỗng nhiên co vào: "Cái này? Đây là!"

Thối Cốt Đan cực phẩm!?

Trịnh Kinh Sơn nghi ngờ mình nhìn lầm.

Hắn ta ép buộc mình tỉnh táo lại, giơ một viên đan dược trong số đó lên trước mặt, cẩn thận phân biệt.

Màu sắc tinh khiết, tinh khiết đến mức đã chệch khỏi màu xám trắng nguyên bản của Thối Cốt Đan, hơn nữa hiện ra một màu ngà sữa.

Óng ánh sáng long lanh, nhìn như lưu ly.

Càng có một cảm giác tinh khiết nhẹ nhàng khó mà miêu tả.

Nhất là mấy đường vân màu xanh thẳm ở bên ngoài đan dược, dường như là từng vòng từng vòng gông xiềng khóa lại bên trong.

Dù cho đặt nó ở dưới mũi, cũng không có chút mùi thuốc nào, càng không nói đến đan hương.

Đây tuyệt đối là Thối Cốt Đan cực phẩm!

Hai tay Trịnh Kinh Sơn hơi lắc một cái, vẫn không dám yên tâm, thậm chí lấy ra một cây chủy thủ, nhẹ nhàng cẩn thận cạo xuống một chút bột phấn.

Gần như là trong nháy mắt, một luồng đan hương vô cùng bá đạo tràn ngập cả phòng.

"Bùi sư đệ, ngươi thật sự là một thiên tài!" Trịnh Kinh Sơn không chậm trễ chút nào đánh ra hai đạo pháp quyết, thấy Thối Cốt Đan trong tay không có chút biến hóa nào, vốn khuôn mặt bình tĩnh, lập tức đỏ bừng lên, kích động ngẩng đầu lên nói, "Ngươi lại luyện ra Thối Cốt Đan cực phẩm!"

Thối Cốt Đan cực phẩm?

Bùi Lăng nghe giọng điệu của Trịnh Kinh Sơn, trong lòng khẽ động, vội hỏi: "Sư huynh, khi ta luyện chế đan dược này không giống với lúc trước lắm, có phải tốt hơn một chút không?"

"Sao chỉ có một chút!" Trịnh Kinh Sơn không chậm trễ chút nào nói, "Đây là Thối Cốt Đan cực phẩm!"

Trong lòng hắn ta vô cùng kích động, Thối Cốt Đan cực phẩm, đừng thấy chỉ kém Thối Cốt Đan thượng phẩm một bước, lại như cách biệt một trời.

Không có đan hương là vì dược tính hoàn toàn bị khóa trong nội đan, không tràn ra chút nào.

Không chỉ có Thối Cốt Đan như thế, tất cả đan dược đều như thế.

Loại bỏ dược tính tạp chất không đủ, thậm chí quá trình luyện chế chưa thể cân bằng tốt sự xung đột giữa các loại dược liệu, đến mức đan hương của đan dược xen lẫn mùi vị khác thường đều là hạ phẩm; dù xử lý vật liệu thuần thục, trong lúc luyện chế cũng coi như trung quy trung củ, đan hương thanh khiết là trung phẩm; mà dược tính đạt được sự tinh luyện và kích phát cực tốt, đến mức đan hương nồng nặc, thì làm thượng phẩm.

Cuối cùng là cực phẩm, lại càng phản phác quy chân, không có chút mùi hương nào.

Có nghĩa dược tính thuần túy không tì vết, kỹ nghệ luyện đan đăng phong tạo cực, tích tụ tất cả dược lực này vào trong một viên đan dược, có thể gọi là hoàn mỹ.

Thối Cốt Đan cực phẩm!

Hơn nữa còn là mười viên!

Trịnh Kinh Sơn chầm chậm thở hắt ra, lúc lại nhìn Bùi Lăng, trong ánh mắt đã hiện ra vẻ nghiêm nghị.

Hắn ta thầm nghĩ trong lòng: "Dù là luyện đan đại sư trong tông, cũng có thể cam đoan ổn định luyện chế ra Thối Cốt Đan thượng phẩm, muốn luyện chế Thối Cốt Đan cực phẩm còn có thể cam đoan ổn định... Vẫn là của quý hiếm."

"Dù sao cực phẩm có nghĩa toàn bộ quá trình không thể có chút sai lầm."

"Bất kỳ sai lầm nhỏ bé thế nào, đều có thể khiến phẩm chất đan dược giảm xuống... Sư tỷ có tầm mắt đến mức nào, mới có thể nhận ra Bùi Lăng không tầm thường từ rất nhiều người tầm thường ở Lộc Tuyền thành?"

Thấy Trịnh Kinh Sơn trầm ngâm không nói, Bùi Lăng đợi một chút, khẽ hỏi: "Vậy có thể bán bao nhiêu linh thạch?"

"Đan dược cực phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu." Trịnh Kinh Sơn xúc động nói, "Nếu Đoán Cốt quyết được phối hợp với Thối Cốt Đan cực phẩm, có lẽ khi tu ra Thiết Cốt cực phẩm, Tinh Cốt cực phẩm, Ngọc Cốt cực phẩm sẽ tăng lên rất nhiều, điều này có ý nghĩa không tầm thường với những thế gia tu chân có căn cơ, vì để đệ tử trong tộc có căn cơ hoàn mỹ, bọn họ có thể không tiếc tất cả, dù bao nhiêu linh thạch cũng chịu bỏ ra!"

"Nếu bán cho Khâu trưởng lão, năm trăm viên linh thạch hạ phẩm một viên, chỉ sợ hắn còn không chớp mắt lấy một cái. Nhưng đây là Thối Cốt Đan cực phẩm, năm trăm linh thạch bán đổ bán tháo ra ngoài, thật sự không đáng!"

"Ta phải đến phường thị bên ngoài tông môn, sau khi định giá lại mang đi đấu giá."

"Như thế mới không bôi nhọ Thối Cốt Đan cực phẩm!"

Chương 141: Lý Thực (1)

Hắn ta vừa nói đến chỗ này, ngoài viện có đệ tử cầu kiến, Trịnh Kinh Sơn khẽ nhíu mày dừng nói chuyện, mở ra trận pháp, đã thấy một tên nam tu vẻ mặt lo sợ tiến đến bẩm báo: "Mạch chủ, có vị sư tỷ một mạch Thạch Kính đến đây bái phỏng."

"Ta đã biết." Trịnh Kinh Sơn nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng, nói, "Ngươi nói với nàng, ta vừa tu luyện hoàn tất, lập tức đi ra."

Ngay sau đó lại dặn Bùi Lăng, "Ngươi lập tức trở lại ngoại môn, một tháng sau lại tới tìm ta."

Bùi Lăng giật mình: "Sư huynh, đây là sao?"

"Hàn Tủy Hỏa của ngươi vốn là mạch chủ một mạch Thạch Kính định cho đường muội hắn tẩy luyện căn cơ." Trịnh Kinh Sơn nói, "Lại bị ta dùng danh nghĩa sư tỷ, vượt lên trước nhận lấy nhiệm vụ, có lẽ một mạch Thạch Kính vừa nhận được tin tức, đến đây chất vấn. Nói cách khác, bây giờ đối phương không đến vì ta, mà đến vì ngươi."

Mẹ nó!

Bùi Lăng hoàn toàn bó tay, chưa nói đến tài nguyên do hệ thống "tặng" có rất nhiều tai họa, vì sao vị Trịnh sư huynh bồi dưỡng cũng mẹ nó có độc?

Hắn nhanh chóng nói: "Nhưng Miêu Thành Dương còn có..."

"Ta sẽ gánh vác rắc rối này cho ngươi, chỉ là đã như vậy, chắc chắn tiếp theo sẽ có một trận ác chiến." Trịnh Kinh Sơn cắt ngang lời nói của hắn, "Tu vi của ngươi quá thấp, ở lại nội môn sẽ khiến ta phân tâm, cho nên ngươi phải nhanh chóng rời đi thì hơn."

Còn nói, "Về phần bên Miêu Thành Dương, đã có Hiểu Nghê cô nương ra tay, tất nhiên đây là ý của sư tỷ. Mặc kệ Miêu Thành Dương sống hay chết, cũng mặc kệ trong lòng người nhà Lý Tư Quảng, Chu Di nghĩ như thế nào, sư tỷ đã nhúng tay vào có nghĩa việc này dừng ở đây. Trừ khi bọn họ muốn chính thức tuyên chiến với sư tỷ."

"Tóm lại ngươi yên tâm đi, chỉ cần tiếp theo ngươi đừng gây chuyện nữa, sẽ không còn ai ở ngoại môn dám động đến ngươi."

Sao cảm giác bắp đùi này không quá đáng tin chứ?

Trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám lại nói gì nữa, dù sao trong mắt Trịnh Kinh Sơn, hắn là vì truy cầu đại đạo mới mặc kệ sinh tử, như thế đối phương mới nhìn mình bằng con mắt khác xưa. Nếu lúc này quá do dự, khiến đối phương khó chịu và nghi ngờ, không ôm được bắp đùi duy nhất trước mặt thì phải làm sao bây giờ?

Thế là Bùi Lăng nói lời cảm tạ một phen, lại tìm Trịnh Kinh Sơn đòi lò luyện đan và một khoản linh thạch thu mua tài liệu luyện đan, lại dựa theo lời chỉ dẫn của đối phương, lặng yên rời đi từ cửa sau của Khô Lan tiểu viện.

Ngoại môn.

Hòe m phong.

Trong một sân nhỏ tinh xảo, trước cửa có một hồ nước nho nhỏ, trồng một loại thủy tiên phát ra hồng thái nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại thấy Dị Lân Cẩm Lý tự nhiên bơi qua bên dưới lá sen.

Bên hồ hoa tươi rực rỡ, cỏ cây um tùm.

Tôn Ánh Lan tết búi tóc đọa mã kế cắm ngọc trâm, mặc một bộ váy sam vàng nhạt, ngồi ngay ngắn sau cổ cầm, bàn tay trắng nõn thon dài gảy nhẹ dây đàn màu đỏ.

Xung quanh có mười tên ngoại môn đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng, đều nhìn không chuyển mắt, trong mắt đầy vẻ ái mộ nhìn chằm chằm mỗi một hành động của nàng.

Trong chốc lát, một khúc qua đi, Bùi Hồng Niên vội vàng vỗ tay: "Cầm kỹ của Ánh Lan sư muội đúng là lô hỏa thuần thanh!"

"Sao chỉ có thể là lô hỏa thuần thanh? Đây căn bản là khúc đàn chỉ có trên trời, nào được nghe mấy lần ở nhân gian." Một tên liếm cẩu khác cũng không cam chịu thụt lùi, rối rít mở miệng khen ngợi, vẻ nịnh nọt lộ rõ trên mặt.

Tôn Ánh Lan nhìn bọn họ tranh nhau giành lấy niềm vui của mình, che miệng cười khẽ, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, lại cảm thấy hơi nhàm chán: "Luyện Khí tầng bốn, Luyện Khí tầng bốn, lại là Luyện Khí tầng bốn... Phế vật! Đều là mấy tên phế vật! Không có một tên nào thật sự có tác dụng! Ừ, sao còn có một tên Luyện Khí tầng ba? A, nhớ ra rồi, tiểu tử này có một thúc thúc ở nội môn, trước đó mua cho ta không ít thứ."

"Vậy quên đi, hùa theo trước đã."

"Còn có tên Luyện Khí tầng hai này, chậc chậc, giày đã rách còn không nỡ đổi, một con quỷ nghèo, cho tới nay mới đưa cho ta hai tấm phù lục cấp thấp, thật sự không biết xấu hổ."

"Nhưng nghe nói tư chất cũng không tệ, biết đâu ngày sau có thể Trúc Cơ... Thôi, lại câu lấy đi, hai ngày nữa lại hẹn riêng hắn đi thưởng trà. Cứ dùng linh trà loại kém do Bùi Hồng Niên tặng vào hai ngày trước, trà thật sự rác rưởi, lấy ra đền đáp là tốt nhất."

"Tên Luyện Khí tầng năm này cũng không tệ, chỉ là tuổi tác hơi lớn..."

"Ôi, ta có dung mạo tài hoa như vậy, đâu phải người mà đám người này hưởng được? Lúc nào mới có cơ hội để những nhân trung long phượng chân chính nhìn thấy ta đây?"

Lười nghe một đám liếm cẩu nịnh nọt, Tôn Ánh Lan không hứng thú lắm gảy đàn, không yên lòng nghĩ, "Đáng tiếc tên phế vật Bùi Hồng Niên này không hăng hái, bảo hắn đề cử ta đến chỗ nội môn Trịnh sư huynh, hắn lại không chịu... Đáng đời mấy ngày nay hắn không ngủ không nghỉ chế phù cho ta!"

"Không được, dù tuổi trẻ của tu sĩ dài, nhưng cứ kéo dài thế này, dù ta tìm được người tốt, sợ rằng cũng sẽ chậm trễ thời gian tu luyện của mình. Đến lúc đó, nếu không thể Trúc Cơ thì làm sao bây giờ?"

Tôn Ánh Lan nghĩ đến đây, bình tĩnh liếc nhìn Bùi Hồng Niên quyết định tiếp tục vừa đấm vừa xoa, không từ thủ đoạn cũng phải ép tên vương bát đản này giới thiệu tu sĩ rất có tiền đồ cho mình.

Chương 142: Lý Thực (2)

"Ánh Lan sư muội..." Đúng vào lúc này, một nam tu trên mặt đầy vẻ lấy lòng đến gần, nói, "Hai ngày trước ta thấy một khoảng hoa đào ở Quỷ Liễu phong, bây giờ đang là lúc nở rộ, thoạt nhìn rạng rỡ như ráng mây, cũng như dung nhan của sư muội, chúng ta..."

Còn chưa nói hết câu, trận pháp của tiểu viện đột nhiên chấn động!

Tôn Ánh Lan là chủ nhân, lập tức phát hiện ra, không khỏi giật mình, bấm niệm pháp quyết quát: "Người nào làm càn ở đây?"

Đám nam tu nghe vậy đều kích động, gấp gáp biểu hiện nói: "Ai dám vô lễ với Ánh Lan sư muội? Quả thực không biết sống chết!"

Thậm chí móc binh khí ra ngay tại chỗ, khí thế hung hăng chạy thẳng đến cửa sân!

"Ngươi cái này..." Tôn Ánh Lan khẽ nhíu mày, nàng có rất nhiều người theo đuổi ở ngoại môn, nhưng vẫn luôn chú ý không đi đắc tội những người mà mình không đắc tội nổi, dù không được đám nữ tu chào đón, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bị người ta đánh đến tận cửa.

Bây giờ tâm trạng lại không tốt lắm, thấy đám hộ hoa sứ giả đã cùng nhau tiến lên, cũng trực tiếp mở ra trận pháp tiểu viện, đang chuẩn bị mở miệng quát lớn, ai biết người tới thấy đám người cầm lưỡi đao chạy đến, chẳng những không né tránh chạy trốn, ngược lại còn hơi mỉm cười.

Hắn ta tùy ý rút ra trường kiếm sau lưng, hời hợt vung lên, đột nhiên sinh ra vài con Xích Nhãn Nha Hồn, sắc bén kêu lên một tiếng, một đám tu sĩ lập tức tay tê dại chân nhũn ra, không nhịn được ngã nhào trên đất!

"Tu vi thật cao, chỉ sợ đã sắp Trúc Cơ!" Tôn Ánh Lan cũng trong đám chịu sự công kích, lúc ngã sấp xuống ngay cả ngọc trâm trên búi tóc cũng bị bẻ gãy, nhưng lại không rảnh tức giận, trong lòng hoảng sợ, "Sao ta có thể đắc tội sư huynh thế này?"

Nàng vội vàng đứng lên nhanh chóng sửa sang lại váy sam, lại nâng đỡ tóc mai, thướt tha đi ra phía trước, rụt rè nói: "Vị sư huynh này, có phải có hiểu lầm gì không? Ta..."

Tu sĩ kia phóng khoáng thu kiếm vào vỏ, vung tay cắt ngang nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực cao vút của nàng chốc lát, mới lười biếng nói: "Ngươi là Tôn Ánh Lan?"

Tôn Ánh Lan phát hiện được, không những không giận mà còn vui mừng, càng tỏ ra yêu kiều nhát gan, nũng nịu nói: "Hồi sư huynh, đúng là ta."

Ai biết tu sĩ kia gật đầu, lại không nhìn nàng, mà hỏi: "Bùi Hồng Niên đâu? Trong này sao?"

Nghe lời này, mọi người ở đây, bao gồm cả Tôn Ánh Lan cũng không khỏi khẽ giật mình.

Tôn Ánh Lan vô thức nhìn Bùi Hồng Niên, đã thấy tên liếm cẩu này cũng tỏ vẻ mờ mịt, vô cùng cẩn thận đứng ra khỏi hàng hành lễ: "Sư huynh, ta là Bùi Hồng Niên, xin hỏi sư huynh có gì phân phó?"

Lúc Bùi Hồng Niên nói như vậy, cũng lặng lẽ nhìn Tôn Ánh Lan, thấy sư muội ngơ ngác nhìn về phía mình, chỉ tưởng trong lòng nàng sợ hãi, lập tức sinh ra chút can đảm, theo bản năng dịch bước sang che trước mặt nàng, lấy can đảm nói: "Sư huynh, nếu Ánh Lan sư muội có chỗ nào đắc tội ngươi, kính xin sư huynh nể tình nàng tuổi nhỏ vô tri mà rộng lòng tha thứ, có gì muốn trách phạt, ta nguyện ý chịu thay cho Ánh Lan sư muội."

Tôn Ánh Lan: "..."

Nếu không phải sư huynh có tu vi lợi hại còn đang đứng trước mặt, nàng hận không thể nắm chặt vạt áo Bùi Hồng Niên, cho hắn ta mấy cái tát để tỉnh táo lại!

"Sư huynh ngài đừng để ý hắn." Tôn Ánh Lan lập tức đẩy hắn ta ra, mỉm cười ngọt ngào với tu sĩ kia, nũng nịu nói, "Thật ra ta và hắn không quen, chỉ là mọi người cùng ở Hòe m phong, cũng không tiện quá thờ ơ... Đúng rồi, xin hỏi sư huynh tìm ta, là... Là có chuyện gì?"

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói nàng nhỏ nhẹ, vừa liếc trộm tu sĩ kia, vừa cúi đầu, bàn tay xoắn mạnh dây thắt lưng, thể hiện ra thái độ tiểu nhi nữ e lệ.

Tu sĩ kia nhìn nàng và Bùi Hồng Niên một chút, mỉm cười nói: "Đúng là các ngươi."

Sau đó khuôn mặt tối sầm, "Đều cút đi, ta có lời muốn dặn riêng Tôn Ánh Lan."

Nghe vậy rất nhiều nam tu đều do dự.

Nhất là Bùi Hồng Niên, đang định lại bảo vệ Tôn Ánh Lan ở sau lưng, ai biết Tôn Ánh Lan lại dứt khoát lưu loát đẩy hắn ta ra cửa: "Không nghe thấy vị sư huynh này nói sao? Còn không nhanh cút đi! Ngày thường ta tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi hòa nhã với ngươi một chút, ngươi lại không biết điều hả?"

Nói xong không đợi hắn ta và những người khác mở miệng, trực tiếp mở ra trận pháp, đuổi toàn bộ người không có phận sự ra ngoài.

Trong viện rộng lớn như vậy chỉ còn nàng và tu sĩ kia, Tôn Ánh Lan kìm chế suy nghĩ muốn bám víu, thể hiện thái độ thẹn thùng, dịu dàng nói: "Xin hỏi sư huynh họ gì..."

Tu sĩ kia mỉm cười nói: "Ta gọi Lý Thực. Là đệ tử Nhược Tú phong, biểu ca n Đông Mông là đệ tử một mạch Chiêu Xuyên nội môn."

Đôi mắt Tôn Ánh Lan lập tức sáng ngời, đang định mở miệng, Lý Thực đột nhiên đưa tay ra, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực!

Vị Lý sư huynh này thật sự có ý với mình!

Tôn Ánh Lan không nhịn được quá vui mừng, chỉ là thấy hai tay của hắn ta không chút khách sáo sờ vào trong vạt áo của mình, cũng hơi do dự: Có phải quá nhanh rồi không?

Dù sao hiếm lắm mới gặp được một nam tu có tu vi cao, còn có chỗ dựa ở nội môn, nàng cũng không muốn bị chơi đùa xong là thôi.

Chương 143: Vui buồn thất thường (1)

Bởi vì cái gọi là dễ dàng đạt được sẽ không biết trân trọng, hay là giả vờ sợ hãi đẩy hắn ta ra? Nghĩ cách để hắn ta đưa ra vài hứa hẹn, thậm chí cho chút chỗ tốt ngay tại chỗ?

Không không không, chẳng may làm như vậy khiến Lý Thực không vui thì làm sao bây giờ?

Tôn Ánh Lan do dự, đôi tay mảnh khảnh đặt lên cánh tay Lý Thực, hơi không quyết định chắc chắn được.

Lý Thực lại không chút khách sáo, ngồi khoanh chân xuống ngay tại chỗ, để nàng ngồi ở trên chân, tùy ý xoa nắn đường cong uyển chuyển, vừa hưởng thụ, vừa cười như không cười nói: "Chút nữa ngươi đi tìm Bùi Lăng – tộc đệ của Bùi Hồng Niên, phải nghĩ cách dụ dỗ hắn song tu với ngươi... Nhớ kỹ, nhất định phải để Bùi Hồng Niên biết việc này, hiểu rõ chưa?"

Trong lòng Tôn Ánh Lan tràn đầy vui vẻ tự cho rằng tìm được con rùa vàng: "???"

"Dụ, dụ dỗ Bùi Lăng?!" Tôn Ánh Lan khẽ giật mình, quả thực không thể tin vào tai mình, vốn đang muốn mỉm cười yêu kiều lập tức cứng đờ, khó có thể tin nhìn Lý Thực.

Lý Thực tỏ vẻ lười nhác, bàn tay không hề ngừng lại, nói: "Làm sao? Ngươi không muốn?"

Ta đương nhiên không muốn!

Đang muốn thốt ra câu nói này, suy nghĩ của Tôn Ánh Lan thay đổi thật nhanh, cứ thế nhịn xuống, cười làm lành nói: "Lý sư huynh, người ta... Ừ... Người ta đã thế này với ngươi rồi... Ừ a... Ngươi..."

Nàng khẽ cắn môi, thay đổi vẻ ngượng ngùng ngây ngô trước đó, cả người mềm mại không xương dựa sát vào trong ngực Lý Thực, nhu nhược năn nỉ, "Ngươi nỡ để ta ở cạnh người khác sao? Lại nói Bùi Lăng kia ngông cuồng vô lễ, ta..."

Còn chưa nói dứt lời, Lý Thực đột nhiên dừng động tác, cúi đầu mỉm cười với nàng.

Tôn Ánh Lan còn không hiểu rõ ý của hắn ta, đột nhiên cả người bị một nguồn lực mạnh hung hăng đẩy ra ngoài!

Là Lý Thực tát một cái lên mặt nàng, đánh nàng ngã xuống lăn hai vòng mới dừng lại.

"A!" Tôn Ánh Lan chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, đâu phải đối thủ của Lý Thực?

Dù Lý Thực không hề dùng toàn lực, lần này cũng khiến trước mắt nàng đầy sao vàng, vết máu chạy xuôi xuống khóe miệng.

"Lý... Lý sư huynh?" Ngay trước đó vẫn đang tiếp xúc da thịt, vậy mà lúc sau đã tuyệt tình như thế.

Trong lòng Tôn Ánh Lan dấy lên lửa giận theo bản năng, chỉ là ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Lý Thực, lập tức hành quân lặng lẽ, im lặng không dám nói.

Lý Thực từ trên cao nhìn xuống, không biết lấy được một chiếc khăn từ chỗ nào, tỉ mỉ lau sạch tay mình, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tiện tỳ, lão tử đến thông báo cho ngươi làm việc, không phải đến thương lượng với ngươi, hiểu chưa?"

"..." Tôn Ánh Lan chỉ hơi do dự một lúc, đã bị hắn ta giơ chân giẫm lên mặt, không hề thương hương tiếc ngọc nghiền ép qua lại: "Ở ngoại môn này, loại mặt hàng như ngươi không có mười vạn cũng có tám vạn, phế vật mèo mả gà đồng, ngươi tưởng có thể đùa giỡn ta trong lòng bàn tay?"

"Nếu không phải còn cần ngươi làm việc, bây giờ lão tử đã rút hồn phách của ngươi cho Nha Hồn ăn."

Lý Thực ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt không có chút mê luyến nào, chỉ có tràn đầy khinh thường, "Trong vòng ba ngày, không làm được việc này, ngươi cứ thử xem."

Tôn Ánh Lan vừa sợ vừa giận, nàng có thể cảm nhận được Lý Thực hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì với nàng, dù vừa nãy hắn ta còn dốc hết sức sàm sỡ nàng, nhưng căn bản không quan tâm có thể ra tay giết nàng bất cứ lúc nào!

Trong tình huống này, nàng nào dám cự tuyệt, chịu đựng vô tận khuất nhục, run rẩy nức nở nói: "Lý sư huynh... Xin sư huynh yên tâm, ta, ta nhất định nghe lời!"

Lý Thực híp mắt nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, sát ý và lạnh lẽo bỗng nhiên tan thành mây khói, chuyển thành vẻ thân thiết điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí hắn ta còn ân cần đỡ người dậy, lau sạch vết bẩn trên hai gò má cho Tôn Ánh Lan, dịu dàng nói: "Nhìn gương mặt này đi, sao lại thành dáng vẻ này? Thật khiến người ta đau lòng."

Nếu vừa nãy nghe được giọng nói thương tiếc như thế, chắc chắn Tôn Ánh Lan vô cùng mừng rỡ.

Nhưng lúc này, bị Lý Thực đối xử cứ như đầy tình cảm, nàng lại không nhịn được run rẩy.

...

Sau một lúc lâu, cửa tiểu viện mở ra, vẻ mặt Lý Thực vô cùng thoả mãn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên một bụi cây cách đó không xa, như cười mà không phải cười nghênh ngang rời đi.

Lại đợi một lát, thấy trong tiểu viện không có động tĩnh gì, Bùi Hồng Niên nơm nớp lo sợ mới ngã nhào ra từ sau bụi cây, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phương hướng Lý Thực rời đi.

Lý Thực này có tu vi quá cao!

Rõ ràng hắn ta đã dán hai tấm Liễm Tức phù cho mình, lại ẩn thân trong bụi cỏ, nín thở ngưng thần, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, lại lập tức bị nhìn thấy.

m thầm hâm mộ thực lực của đối phương một chút, Bùi Hồng Niên lấy lại bình tĩnh, tiến lên cẩn thận gõ cửa sân.

Trong viện, sắc mặt Tôn Ánh Lan trắng bệch, toàn thân loang lổ vết máu nằm trên đống váy áo rách nát đầy đất.

Nghe được tiếng đập cửa, không khỏi giật mình.

Nàng cuống quít dọn dẹp lại một chút, lại lấy quần áo từ trong túi trữ vật, nhanh chóng chỉnh lại tóc mai, lúc này mới chạy đến cổng, bấm niệm pháp quyết mở trận pháp ra.

Nhưng sau khi trận pháp mở ra, thấy là Bùi Hồng Niên, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt lập tức hóa thành căm giận ngút trời: "Tên phế vật này, sao còn không cút?!"

Chương 144: Vui buồn thất thường (2)

Bùi Hồng Niên đã quen bị nàng gọi đến quát đi, mặc dù nghe vậy thấy rất đau lòng, nhưng vẫn cười làm lành nói: "Ánh Lan sư muội, ta lo lắng cho ngươi..."

"Ngươi lo lắng?" Tôn Ánh Lan bỗng nhiên tát một cái lên mặt hắn ta, cao giọng quát, "Ngươi chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, ngươi lo lắng cho ta thì có ích lợi gì? Tên phế vật này, ngoại trừ nói một vài lời không đáng tiền, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi cút cho ta! Cút ngay lập tức!"

"Sư muội..." Bùi Hồng Niên chân tay luống cuống, đang muốn nói gì đó, chợt phát hiện vết thương trên mặt nàng, không khỏi giật mình, "Chẳng lẽ sư huynh kia..."

Trả lời hắn ta là một cái tát của Tôn Ánh Lan: "Cút!!!"

Cảnh vật trước mắt dập dờn, bóng dáng của Tôn Ánh Lan đã biến mất không thấy, là nàng đóng lại pháp trận.

Bùi Hồng Niên vừa mất mát vừa đau khổ, do dự đứng ở cửa ra vào một hồi lâu, mới có vẻ ấm ức cẩn thận rời đi.

Trong tiểu viện, vẻ mặt Tôn Ánh Lan âm trầm, ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn ta, đợi sau khi hắn ta hoàn toàn biến mất, mới cắn răng, suy nghĩ cách đối phó: "Tên khốn Lý Thực này... Hắn có thực lực cao cường như vậy, biểu ca lại là tâm phúc của nội môn mạch chủ, tuyệt đối không phải người mà ta có thể trêu chọc... Dù bẩm báo Chấp Sự đường, cũng chỉ khiến hắn bị phạt một ít linh thạch mà thôi..."

Hơn nữa làm như vậy, đâu chỉ hoàn toàn đắc tội đối phương.

Nếu Lý Thực hạ quyết tâm không quan tâm tiền phạt, trực tiếp giết nàng nuôi nấng Nha Hồn của mình, nàng căn bản không ngăn cản nổi!

Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thế nhận lấy thua thiệt này.

Không chỉ như thế, tốt nhất đừng làm hỏng việc mà đối phương đã dặn dò.

"Cho nên ta nhất định phải tìm nam tu đủ mạnh..." Nghĩ đến những năm gần đây, dù không thể nói mình muốn gió được gió muốn mưa được mưa ở ngoại môn, nhưng cũng thoải mái tự tại được người người theo đuổi, hôm nay lại... Trong lòng Tôn Ánh Lan tức giận, không nhịn được rơi lệ, nàng cắn chặt môi, trong lòng nảy sinh suy nghĩ ác độc, "Ta chịu đủ cuộc sống người là dao thớt ta là thịt cá này rồi!"

Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Chờ chút! Bùi Lăng lại còn sống?"

"Rốt cuộc đám người Trần Hoàn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại buông tha tiểu tử này?"

Tôn Ánh Lan nghĩ mãi mà không rõ, dù sao nhìn thế nào thì đám người Trần Hoàn cũng không thể nương tay với Bùi Lăng, một tiểu tử mới Luyện Khí tầng bốn, lại vừa vào tông môn, sao có thể chạy thoát được bàn tay của đám người Trần Hoàn?

"Chủ yếu nhất là, Bùi Lăng này xuất thân hàn vi, thực lực cũng không cao, sao có thể khiến Lý Thực tự mình ra tay, để ta tính toán hắn?" Nàng cau mày, nhanh chóng suy nghĩ, "Biểu ca của Lý Thực là đệ tử một mạch Chiêu Xuyên, thỉnh thoảng nghe tên phế vật Bùi Hồng Niên kia nhắc đến, mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên là Miêu Thành Dương, luôn có chút ân oán với mạch chủ Trịnh Kinh Sơn của một mạch Kiêm Tang mà hắn đã đầu quân. Bây giờ Lý Thực để ta đi dụ dỗ tộc đệ của Bùi Hồng Niên, chắc hẳn không thể vì đối phó Bùi Hồng Niên... Phế vật này không xứng."

"Tám phần mười liên quan đến ân oán hai mạch."

"Còn Bùi Lăng này... Chẳng lẽ tên phế vật Bùi Hồng Niên này lại lừa ta?"

Sắc mặt Tôn Ánh Lan hơi trầm xuống, lập tức nghĩ đến việc Bùi Hồng Niên chậm chạp không chịu tiến cử mình với Trịnh Kinh Sơn, "Chẳng lẽ xuất thân của Bùi Lăng không đơn giản như vậy, hoặc là hắn có chỗ nào đó lọt vào mắt Trịnh sư huynh, lúc này mới khiến đám người Lý Thực chú ý?"

"Tên phế vật Bùi Hồng Niên này, khốn kiếp!"

"Đáng chết, xưa nay luôn miệng nói hâm mộ ta, trên thực tế lúc thật sự có chuyện tốt, đâu nghĩ tới ta?"

"Quả nhiên nam nhân không có một ai tốt!"

Ánh mắt nàng lóe lên, nhanh chóng suy nghĩ một lát, mới lấy ra Truyền m Phù, phân phó cho đám liếm cẩu của mình: "Đi hỏi thăm một chút, những ngày này Bùi Lăng – tộc đệ Bùi Hồng Niên đang làm cái gì? Lúc này đang ở đâu?"

Lúc này Bùi Lăng đang đứng trước Chư Pháp các của một ngọn núi xa lạ, ngửa đầu đánh giá toà tiểu lâu ba tầng thoạt nhìn không đáng chú ý này.

Vẻ ngoài của Chư Pháp các rất bình thường, thoạt nhìn giống với tiểu lâu ba tầng ở trong thế tục, xung quanh cỏ dại rậm rạp, dường như rất lâu rồi không có ai đến.

Cửa tiểu lâu đóng chặt, chỉ có điều ở cổng lại thắp hai ngọn đèn cung đình bích sa ngay giữa ban ngày, bên trong lộ ra ngọn lửa u lục chiếu sáng một tấc vuông, thể hiện ra mấy phần quỷ dị.

Bùi Lăng liếc nhìn hai bên, không thấy bất kỳ người trông coi nào, thậm chí còn có chim tước xây tổ dưới mái hiên, dường như chỉ là một tòa lầu các bình thường không người ở lại.

Bây giờ hắn đã giảm bớt lòng tin với Trịnh Kinh Sơn, cái gọi là Hiểu Nghê ra tay đại diện ý của Lệ tiên tử, cho nên không ai dám tìm hắn để gây sự gì đó... Bùi Lăng cảm thấy không quá đáng tin.

Dù sao Chu Di vẫn là tộc đệ của Chu chân truyền, không phải đã chết dưới đao của mình sao?

Đối mặt với sống chết, dù chân truyền uy hiếp cũng chưa chắc có tác dụng.

Huống chi mối quan hệ của hắn và Lệ tiên tử, bây giờ chính hắn cũng không hiểu ra sao.

Chương 145: Chư Pháp các

Bùi Lăng tưởng tượng mình là Lệ tiên tử, thân là chân truyền Thánh tông có thân phận cao quý, lúc này bị một nữ tu có xuất thân gia tộc nhỏ chạy tới cưỡng ép song tu với hắn, vậy hắn... Hình như cũng không phải chuyện gì xấu?

Hơn nữa, sau khi ngủ xong lại cho chút chỗ tốt, thuận tay quan tâm đôi chút, cũng không phải không thể cân nhắc.

Sắc mặt Bùi Lăng tối đen, không phải Lệ tiên tử cũng nghĩ như vậy chứ... Cho nên không phải hắn ngủ Lệ tiên tử, mà là Lệ tiên tử ngủ hắn?

Mẹ nó.

Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác mình thua lỗ.

Dù sao đây là thân đồng tử mà đời này hắn đã đau khổ bảo vệ mười tám năm!

Sao Lệ tiên tử có thể không chịu trách nhiệm với hắn.

...

Nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn cũng không dám chạy đi tìm Lệ tiên tử đòi đền bù, tóm lại, lúc đứng trên m Thi Vân về ngoại môn, Bùi Lăng còn vắt hết óc cân nhắc, sau đó phải bảo vệ sự an toàn của bản thân như thế nào?

Trước mắt công pháp có Đoán Cốt quyết, công phạt có Huyết Sát đao pháp, độn thuật có Huyết Loa... A phi, Huyết Quỷ độn pháp.

Cân nhắc tỉ lệ sống sót, hắn còn thiếu một môn thuật pháp khôi phục.

Bùi Lăng đứng ở cửa ra vào quan sát chốc lát, mới đi qua thử thăm dò.

Lúc cách cửa lớn còn ba bước, ngọn lửa trong đèn lồng bích sa đột nhiên sáng rõ, tiếp theo một luồng lực lượng cường đại đảo qua cả người hắn.

Cỗ lực lượng này giương cung mà không phát, dường như có thể ép hắn thành bột mịn bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, khiến Bùi Lăng không nhịn được rùng mình.

Nhưng lúc chạm tới minh bài mà hắn mang theo bên người, lập tức tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, ngọn lửa ảm đạm, thản nhiên như không có việc gì lui về bên trong đèn lồng, cửa lớn Chư Pháp các lại yên lặng mở ra.

Hắn không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì ở trong cửa, chỉ như bóng tối vô biên vô tận.

Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, cầm minh bài đi vào.

Lúc hắn vượt qua cánh cửa như đi ngang qua một lớp bình phong vô hình giống mặt nước, chỉ thấy trước mắt là một đại sảnh cực kì rộng lớn.

Trong đại sảnh trống rỗng không bày biện gì, tay trái là một cầu thang đi lên trên, trên bức tường trong cùng thì có ba cách cửa mở ra, chỗ cách Bùi Lăng gần nhất lại đặt một tấm bia đá cao cỡ một người, phía trên có lân hỏa chập chờn sáng tối, điêu khắc từng ký tự.

Hắn đánh giá xung quanh, đi đến trước tấm bia đá đầu tiên, chỉ thấy bên trên là lời giảng giải liên quan đến Chư Pháp các.

Ngoại môn Chư Pháp các có tổng cộng ba tầng, đệ tử Luyện Khí tầng một đến Luyện Khí ba tầng chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất; đệ tử Luyện Khí tầng bốn đến Luyện Khí tầng sáu có thể đi tầng thứ hai; đệ tử Luyện Khí tầng bảy trở lên có thể tiến vào tầng thứ ba, mỗi một tầng lại phân chia thành ba khu công pháp, thuật pháp và kỹ nghệ.

Ngoài ra, vào các vượt qua một canh giờ mà không có bất kỳ chi tiêu gì, sẽ bị trận pháp cưỡng chế ném ra, hơn nữa trong vòng mười ngày sau đó, sẽ không thể tiến vào bất kỳ ngoại môn Chư Pháp các nào.

Nếu hành động giống vậy nhiều lần sẽ phạt linh thạch.

Ngoài ra trong các không cho phép ồn ào, không cho phép đánh nhau, hơn nữa việc mỗi người mua sắm công pháp thuật pháp, đều không được truyền ra ngoài.

Nếu có người vi phạm truyền cho đệ tử bản tông, sẽ phạt gấp mười lần giá cả mua đồ; truyền cho người ngoài tông thì cướp đoạt tu vi, hủy xương rút hồn hóa thành vật liệu.

"Nói vậy, chẳng lẽ kỹ nghệ có thể truyền ra ngoài?" Bùi Lăng nhìn đến đây thầm nghĩ trong lòng, "Có lẽ đây không phải là một sơ hở, đây là cố ý?"

Nghĩ đến phúc lợi duy nhất của Thánh tông là dạy bảo đủ loại kỹ nghệ nhập môn, hắn cảm thấy chắc chắn suy đoán của mình không sai.

Về phần, vì sao Trọng Minh tông làm thế, bây giờ Bùi Lăng không muốn quan tâm, hắn đọc nhanh như gió xem hết chữ trên tấm bia, liền không kịp chờ đợi đi đến lầu hai.

Dù sao hệ thống cũng có thể chủ động thu nhận sử dụng đủ loại công pháp thuật pháp còn có kỹ nghệ!

Dù sau khi nó thu nhận sử dụng chỉ có thể uỷ thác tu luyện, mình không thấy ghi chép cụ thể, thì hắn cũng kiếm bộn.

Mang theo ước mơ tốt đẹp như vậy, Bùi Lăng hưng phấn ba chân bốn cẳng, lao thẳng lên khu thuật pháp tầng hai.

Đây là một gian cung điện có sự khác biệt quá lớn với bề ngoài của Chư Pháp các.

Có thể thấy những cột trụ đỏ thắm cao ít nhất bốn, năm trượng, trên đỉnh điện rủ xuống vô số dây thừng màu đỏ thắm.

Trên dây thừng xuyên rất nhiều tiền giấy không đồng nhất, cuối cùng treo một cái xương sọ.

Trong miệng mỗi cái xương sọ đều cắn một bản điển tịch.

Căn cứ theo lời nói trên tấm bia, số tiền giấy xuyên trên dây đỏ là giá cả điển tịch, một tờ đại diện cho một trăm linh thạch.

Nhét minh bài vào mắt trái của xương sọ, trang bìa của điển tịch sẽ tự động hiện ra giới thiệu vắn tắt sơ qua, nếu muốn đổi thì bỏ đủ linh thạch vào mắt phải xương sọ, chỉ tốn hai lần hít thở nội dung sẽ được ghi vào minh bài.

"Hệ thống?" Bùi Lăng đi tới, phát hiện hệ thống lại thờ ơ, lập tức cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình lại thất bại.

Hắn không từ bỏ hỏi trong suy nghĩ, "Hệ thống? Ra làm việc."

Hệ thống không có phản ứng.

Tốt, lại thất bại.

Chương 146: Tin chết (1)

Bùi Lăng hơi thất vọng, sau đó tùy ý kiểm tra điển tịch trong miệng mấy cái xương sọ ở xung quanh:

【 Nhiên Huyết đại pháp 】 : Tiêu hao tinh huyết, trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực vượt xa tu vi cảnh giới cơ bản, khuyết điểm là sau khi sử dụng sẽ tổn thương nguyên khí, nếu căn cơ không đủ, thậm chí tổn thương căn cơ, để lại tai họa về sau, cần sử dụng Khí Huyết đan để tu luyện, 5000 linh thạch;

【 Hoặc Tâm thuật 】 : Công kích tâm thần, khó lòng đề phòng, rất khó tu luyện, cần phối hợp công pháp hồn đạo, sử dụng Uẩn Hồn đan tu luyện, 7500 linh thạch.

Cái này đều là cái quái gì?

Bùi Lăng quyết đoán rút minh bài ra, đi xem chỗ khác.

Tìm một lát, hắn thấy mấy cái trông khá quen mắt.

【 Ngũ Độc Chỉ 】 : Nhất kích tất sát, như giòi trong xương, nếu người trúng thuật không đủ tu vi, lại không có thuốc giải, trong vòng nửa canh giờ có thể hóa thành một đống huyết thủy, cần phối hợp công pháp độc đạo, sử dụng năm loại độc đan tu luyện, 4700 linh thạch.

【 Thanh Quỷ Chiến Thể 】 : Triệu hoán Thanh Quỷ phụ thể, lực lượng tăng mạnh, phòng ngự tăng nhiều, phòng ngự tâm thần tăng nhiều, tu luyện đến đại thành có thể lĩnh ngộ Thanh Quỷ thần thông, tính trưởng thành cực cao, cần phối hợp công pháp luyện thể, Thanh Quỷ tàn hồn, sử dụng Thối Cốt Đan để tu luyện, 8000 linh thạch.

【 Ngự Quỷ Thuật 】 : Nuôi luyện U Hồn, điều khiển quỷ vật dùng cho mình, cần Dẫn Hồn U Hương, Dưỡng Hồn đại, tu luyện Hồn Tinh, 3500 linh thạch.

...

Bùi Lăng tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì hạn chế một canh giờ, hắn không kịp xem hết tất cả điển tịch, cuối cùng lưỡng lự giữa ba môn thuật pháp.

Môn đầu tiên là thuật pháp khôi phục mà hắn mong muốn 【 Nhiếp Sinh thuật 】 , thuật này có thể khôi phục thương thế của bản thân hoặc là người khác, bổ sung khí huyết, hơn nữa hiệu quả cực tốt. Giá cả cũng khá phải chăng, chỉ cần 1800 linh thạch.

Vấn đề là, nó sẽ cướp đoạt toàn bộ sinh cơ của sinh linh xung quanh.

Hơn nữa trong phần giới thiệu vắn tắt của điển tịch nhắc nhở, nếu tu luyện trong Thánh tông, dẫn đến cỏ cây xung quanh chỗ ở tàn lụi tới trình độ nhất định, sẽ đối mặt với khoản tiền phạt kếch xù.

Tiếp theo liền là 【 Phí Huyết thuật 】 , thuật này khác với 【 Nhiên Huyết đại pháp 】 , không thương tổn căn cơ, có thể tăng mạnh chiến lực trong vòng một canh giờ, lực lượng, tốc độ, phản ứng tăng nhiều hơn các thuật pháp khác, sau khi kết thúc sẽ có hai canh giờ suy yếu, vấn đề là cần phối hợp công pháp huyết đạo, sử dụng Huyết Nguyên đan để tu luyện.

Hơn nữa quá mẹ nó đắt!

6800 linh thạch!

Một môn cuối cùng, vốn không cân nhắc đến, nhưng dựa vào cái giá cực thấp để hấp dẫn sự chú ý của hắn 【 Khô Tâm thuật 】 .

Nói một cách đơn giản, 【 Khô Tâm thuật 】 là một loại thuật pháp giả chết.

Sau khi luyện thành, có thể giả chết trong thời gian đốt hết một nén hương.

Trong thời gian này, thoạt nhìn không khác gì thi thể chân chính, đương nhiên không đề phòng chém một đao.

Khuyết điểm là trong vòng một canh giờ chỉ có thể dùng một lần, nếu sử dụng quá thường xuyên, lúc đầu còn tốt, chỉ là huyết mạch không thuận lợi, gân cốt trì độn, chỉ cần khôi phục mấy ngày là được.

Nhưng thường xuyên tới trình độ nhất định, sẽ khiến một vài bộ phận trên nhục thân bị hoại tử.

Nếu không kiềm chế, loại hoại tử này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng có lẽ cả người sẽ biến thành một bộ cương thi gần chết.

"Chọn cái nào?" Bùi Lăng tính toán linh thạch trên người, đầu tiên loại trừ 【 Phí Huyết thuật 】 , dù sao thật sự không mua nổi môn này.

Chỉ có thể đợi sau này hãy nói.

Về phần 【 Nhiếp Sinh thuật 】 , cái giá khi tu luyện quá lớn.

Hơn nữa, với sự hiểu biết của Bùi Lăng với hệ thống thiểu năng, chẳng may nó ghét bỏ sinh cơ xung quanh chỗ ở không đủ nồng đậm, cưỡng ép "tặng" một chỗ sinh cơ nồng đậm để tu luyện, điều khiển hắn chạy tới nơi không nên đi, mẹ nó hắn chết cũng không biết chết như thế nào!

Việc tu luyện 【 Khô Tâm thuật 】 không có hạn chế điều kiện, bản chất là phải có sự khống chế tinh diệu với linh lực, khí tức, sinh cơ, khí quan trên cơ thể, nhưng cũng vì không cần mấy thứ bên ngoài như đan dược phụ trợ, việc tu luyện Khô Tâm thuật không có bất kỳ đường tắt gì có thể đi, khiến nó rất khó nhập môn, tu sĩ Luyện Khí kỳ rất khó học được.

Nhưng đối với Bùi Lăng có được hệ thống thì đều này không phải vấn đề.

Đương nhiên, điều khiến Bùi Lăng dao động nhất là, 【 Khô Tâm thuật 】 chỉ tốn 800 linh thạch.

Sau khi Bùi Lăng suy nghĩ kỹ càng, rất nhanh đã đưa ra quyết định, lấy ra 800 linh thạch nhét vào mắt phải xương sọ: "Chính nó!"

Trong khoảng thời gian hai lần hít thở, hắn lấy lại minh bài của mình từ mắt trái xương sọ, chỉ thấy bên trong thật sự có thêm phương pháp tu luyện 【 Khô Tâm thuật 】 .

Cùng lúc đó, hệ thống online: "Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Hoàn thành thu nhận sử dụng, mời ký chủ đặt tên!"

"Gọi là 【 Khô Tâm thuật 】 ." Điều khiến Bùi Lăng thở phào là, môn công pháp này thật sự chỉ đơn thuần vận dụng linh lực, không cần bất kỳ thứ bên ngoài nào.

Cẩu hệ thống, lúc uỷ thác môn công pháp này ngươi không hố được lão tử nữa?

Chương 147: Tin chết (2)

Bùi Lăng thu hồi minh bài, hơi kiêng dè nhìn xung quanh, lúc trước Ngô Đình Hi vừa lấy ngọc giản ra, hệ thống đã lập tức chủ động thu nhận sử dụng Vô Danh công pháp, không ngờ ở Chư Pháp các này, lại chỉ có thể thu nhận sử dụng công pháp đã hối đoái... Xem ra nơi này không đơn giản.

Hắn không dám ở lại lâu, nhanh chóng đi xuống lầu.

Xuống đại sảnh dưới lầu, chỉ thấy bốn vách tường không cửa, dựa theo nhắc nhở của chữ trên tấm bia, hắn tiến lên chạm vào bia đá, chỉ cảm thấy cả người hoảng hốt.

Lúc lấy lại tinh thần, đã đứng bên ngoài Chư Pháp các.

Hắn phân biệt phương hướng, tìm ra một góc hẻo lánh không có ai ở ngọn núi này, kiểm tra cảnh vật xung quanh một chút, sau khi xác nhận không có vấn đề, gọi hệ thống: "Hệ thống, ta muốn tu luyện 【 Khô Tâm thuật 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Đúng vào lúc này, trong tiểu viện hoa tươi vờn quanh ở Hòe m phong.

Tôn Ánh Lan hơi nhíu mày, nghe một nam tu trước mặt rất cung kính bẩm báo: "Tôn sư muội, ngươi muốn biết tình hình hiện tại của đám người Trần Hoàn như thế nào, ta đã đi nghe ngóng được. Trước đó vài ngày bọn họ nhận mấy nhiệm vụ bên Loa Sơn thành, nhưng vận khí không tốt, toàn bộ đã chết trong tay một con Nhân Diện Chu đột nhiên xuất hiện."

"Ngược lại đệ tử mới bị bọn họ lừa gạt ra ngoài dự định luyện Chiêu Hồn Phiên, cũng chính là Bùi Lăng – tộc đệ của Bùi Hồng Niên lại may mắn còn sống."

"Sau khi Bùi Lăng về tông còn bẩm báo việc này với Chấp Sự đường, vì thế Chấp Sự đường đặc biệt điều động nhân thủ đến đó điều tra, có lẽ sẽ trở về trong hai ngày tới."

"Nếu sư muội muốn biết cụ thể hơn, đến lúc đó ta lại đi..."

"Ngươi nói cái gì?" Trong mắt Tôn Ánh Lan lóe lên vẻ khác lạ, cắt ngang lời nói của hắn ta, "Đám người Trần Hoàn đều đã chết? Sao Bùi Lăng kia còn sống được?"

Nam tu nói: "Sư muội, điều này không được rõ lắm, nghe nói hắn vận khí tốt, nhanh chóng chạy vào Loa Sơn thành, được thành chủ Loa Sơn thành che chở."

Tôn Ánh Lan nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên hỏi: "Vậy Chiêu Hồn Phiên đâu? Bùi Lăng có lấy được Chiêu Hồn Phiên không?"

"Hẳn không." Nam tu lắc đầu, nói, "Nghe nói sau khi thành chủ Loa Sơn thành cứu Bùi Lăng kia, còn muốn tiếp tục đi cứu đám người Trần Hoàn, chỉ là đi chậm một bước, chỉ đoạt lại mấy thứ Chiêu Hồn Phiên này... Bây giờ Chiêu Hồn Phiên kia đang nằm trong tay thành chủ Loa Sơn thành, nói là muốn chờ sau khi Chấp Sự đường tra rõ lại suy tính."

"Đi chậm một bước?" Ánh mắt Tôn Ánh Lan lóe lên, hơi cười lạnh, trong lòng tự nhủ hẳn là đi rất đúng lúc mới đúng, chỉ sợ vị thành chủ Loa Sơn thành kia không phải không thể cứu đám người Trần Hoàn, mà mượn danh nghĩa Nhân Diện Chu tiễn những người kia một đoạn đường.

Thậm chí, sở dĩ đám người Trần Hoàn gặp Nhân Diện Chu, e rằng cũng có liên quan đến vị thành chủ này!

Thì ra là thế.

Nàng đã nói Bùi Lăng bị đám người Trần Hoàn đưa ra ngoài, sao có thể còn sống trở về?

Chắc là thành chủ Loa Sơn thành ý đồ giết người đoạt bảo, dẫn Nhân Diện Chu đến diệt đám người Trần Hoàn, lại sợ tông môn truy tra ra, hắn ta lấy tu vi Trúc Cơ tính toán đệ tử Luyện Khí kỳ, phải giao nộp khoản tiền phạt kếch xù, cho nên giữ lại Bùi Lăng làm dê thế tội.

Tôn Ánh Lan chỉ cảm thấy chợt hiểu rõ ràng.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy hình như còn có nội tình khác: "Không nghe nói thành chủ Loa Sơn thành có quan hệ gì với một mạch Chiêu Xuyên... Hơn nữa, ít ngày nữa chấp sự đi Loa Sơn thành điều tra sẽ về, vì sao ngay lúc này lại để ta chia rẽ mối quan hệ của Bùi Hồng Niên và Bùi Lăng chứ?"

Nàng cúi đầu suy nghĩ, dặn nam tu trước mặt: "Ngươi đi tìm Bùi Hồng Niên, để hắn nhanh tới gặp ta."

Một lát sau, Bùi Hồng Niên chạy chậm cả quãng đường đi vào sân nhỏ, thấy dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Tôn Ánh Lan cũng không thèm để ý, cười làm lành nói: "Sư muội, ta..."

"Bây giờ tộc đệ Bùi Lăng của ngươi đang ở đâu?" Tôn Ánh Lan không nhịn được cắt ngang lời nói của hắn ta.

Bùi Hồng Niên khẽ giật mình, vội nói: "Sư muội, ngươi quên rồi sao? Lần trước ngươi nói không thích hắn, muốn ta không để ý hắn, cho nên những ngày này, ta chưa từng gặp hắn, hắn có đi tìm ta một lần, còn bị ta đuổi đi."

"Chính ta đã nói sao ta không nhớ rõ?" Tôn Ánh Lan tức giận nói, "Cần ngươi tới nhắc nhở sao? Bây giờ ta đột nhiên muốn gặp hắn, ngươi nhanh đi!"

"Sư muội, vì sao ngươi..." Bùi Hồng Niên nghi ngờ, chỉ là vừa nói được nửa câu, Tôn Ánh Lan đã cầm chén trà đập tới: "Còn đứng ngây đó làm gì? Cút!"

Bùi Hồng Niên giật mình, không dám tiếp tục hỏi nhiều, liên tục không ngừng trấn an: "Vâng vâng vâng, ta đi tìm ngay, đi tìm ngay, sư muội đừng nóng giận... Ta đi ngay!"

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng luống cuống của hắn ta, trong lòng Tôn Ánh Lan càng ghét bỏ, hất cằm với nam tu chạy việc, "Ngươi cũng đi cùng đi!"

Thấy trong viện trống rỗng chỉ còn một mình nàng, vẻ mặt nàng mới dịu đi một chút, híp mắt như có điều suy nghĩ.

Vào lúc này, ở trong góc hẻo lánh của một ngọn núi không biết tên, hệ thống uỷ thác tu luyện vừa kết thúc: "Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Chương 148: Việc xen vào lúc luyện đan (1)

Tiện tay cho một đánh giá ba sao, Bùi Lăng hoạt động tay chân, vận chuyển linh lực ngay tại chỗ, kiểm tra hiệu quả Khô Tâm thuật, chỉ thấy khí tức của hắn nhanh chóng thu lại, sinh cơ cả người điên cuồng tràn vào trái tim, tứ chi và khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện màu xanh tím không bình thường.

Chỉ trong chốc lát, Bùi Lăng "bịch" một tiếng ngã xuống, lạnh cả người, hoàn toàn không có khí tức!

Lúc hắn cảm nhận thuật pháp này triển khai, chỉ cảm thấy lúc rơi vào giả chết, dường như bản tâm của mình đặc biệt bình tĩnh, thậm chí cảm thấy mọi người mọi việc trên thế gian đều không có ý nghĩa gì.

Bởi vì cái gọi là sống có gì vui, chết có gì đáng sợ.

"Tông môn nham hiểm này không có một thuật pháp nào là đèn đã cạn dầu." Bùi Lăng ý thức được điểm ấy, khẽ nhíu mày, giải khai thuật pháp, thầm nghĩ, "Thoạt nhìn Khô Tâm thuật có vẻ hàng đẹp giá rẻ, nhưng dường như ảnh hưởng đến tâm chí..."

Hắn cẩu như vậy, lúc thi triển Khô Tâm thuật lại hơi không sợ chết!

Điều này mẹ nó quá đáng sợ.

Mặc kệ nói thế nào, luyện thành Khô Tâm thuật, Bùi Lăng không còn việc gì cần làm ở ngọn núi này nữa, hắn lại thuê một đóa m Thi Vân, xe nhẹ đường quen đến Đan phong.

Nửa ngày sau, Bùi Lăng hoàn thành mua sắm ở chợ trên Đan phong, đi thẳng đến phòng luyện đan.

Lần này hắn mua khá nhiều dược liệu, suy nghĩ thêm thời gian tu luyện, dự định thuê mười ngày rồi lại nói.

Chỉ là còn đang xếp hàng chưa đến lượt hắn, sau lưng đã có người chen tới, lau mồ hôi gọi: "Bùi Lăng!"

Bùi Lăng nghe ra giọng nói của Bùi Hồng Niên, hơi ngạc nhiên quay đầu: "Tộc huynh, có chuyện gì?"

"Ngươi đi cùng ta một chút." Bùi Hồng Niên kéo hắn đến chỗ yên lặng không người, khẽ nói, "Vi huynh có việc cần nhờ ngươi, ngươi nhất định phải hỗ trợ!"

"Ngươi nói là chuyện gì trước đã." Bùi Lăng từ chối cho ý kiến, hắn tự thấy mình có quan hệ bình thường với vị tộc huynh này, lần trước đối phương còn không chịu cho hắn mượn mười viên linh thạch, nếu là việc nhỏ thì sẽ giúp, nếu việc khá khó giải quyết, hắn cũng không có thời gian rảnh như thế.

Bùi Hồng Niên tức giận nói: "Ngươi và ta về Hòe m phong một chuyến, đi gặp Ánh Lan sư muội."

"Tôn Ánh Lan?" Bùi Lăng nhíu mày, "Gặp nàng làm gì?"

"Ta nào biết được." Bùi Hồng Niên hùng hồn nói, "Dù sao Ánh Lan sư muội muốn gặp ngươi, ngươi đến là được."

Bùi Lăng bật cười một tiếng, đẩy cánh tay hắn ta đang khoác trên vai mình ra: "Thật xin lỗi tộc huynh, ta còn có việc, không rảnh đi gặp người trong lòng của ngươi."

Thấy sắc mặt Bùi Hồng Niên âm trầm, hắn không hiểu hỏi, "Vì sao ngươi mê luyến nữ nhân kia như thế?"

Mặc dù Lộc Tuyền thành là địa phương nhỏ, nhưng Bùi Lăng nhớ có mấy nữ nhi dáng vẻ khá được.

Với vẻ đẹp của Tôn Ánh Lan, không nói nắm một cái được một bó to, nhưng cũng không tính là gần như không tồn tại.

Sao tộc huynh này nhất định phải treo cổ trên ngọn cây này?

Khuôn mặt Bùi Hồng Niên tối tăm, chỉ vào hắn quát: "Ngươi không đi cũng phải đi!"

"Tộc huynh, ngươi trả nổi số tiền phạt khi ngoại môn đệ tử đánh nhau không?" Bùi Lăng căn bản không quan tâm hắn ta, bình tĩnh nói, "Ngươi thích nịnh nọt Tôn Ánh Lan thế nào là chuyện của ngươi, ta không hề có hứng thú với nàng."

"Ngươi..." Bùi Hồng Niên giận tím mặt đang muốn nói gì, đột nhiên có người nói chuyện ở cách đó không xa: "Bùi Lăng, ngươi không cho huynh trưởng ngươi mặt mũi, vậy ngươi cũng không muốn biết kết quả việc của Trần Hoàn sao?"

Con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Ánh Lan ăn mặc trang điểm lộng lẫy thản nhiên đi tới, khẽ nói: "Ngày mai người của Chấp Sự đường đến Loa Sơn thành điều tra sẽ trở về, Bùi Lăng, ngươi thật sự cho rằng không ai biết việc ngươi đã làm sao?"

"Ánh Lan sư muội, sao ngươi lại đích thân tới?" Bùi Hồng Niên thấy nàng không khỏi ngẩn ngơ, bật thốt lên.

Tôn Ánh Lan không để ý hắn ta, đi thẳng đến trước người Bùi Lăng, chậm rãi nói: "Bùi Lăng, ta muốn gặp ngươi là vì tốt cho ngươi."

"Ta không gặp ngươi cũng vì tốt cho ngươi." Bùi Lăng híp mắt lại, nhìn nàng từ tốn nói, "Sư tỷ là người thông minh, phải biết ta không phải người như tộc huynh, không thích dáng vẻ này của ngươi! Nếu ngươi cứ quấn lấy, chỉ sợ mọi người đều xấu mặt."

"Ngươi đi xa một chút." Tôn Ánh Lan quay đầu phân phó Bùi Hồng Niên.

Thấy hắn ta lề mà lề mề hình như không vui, nàng sầm mặt lại, quát lên, "Cái thứ phế vật, còn không mau cút đi!"

Sau khi đuổi Bùi Hồng Niên tới nơi xa, nàng đổi sang vẻ mặt ôn hòa, khẽ gật đầu với Bùi Lăng, "Không sai, ta biết ngươi không phải loại phế vật bị sắc đẹp mê đảo tinh thần như Bùi Hồng Niên, cho nên cũng không định dùng dáng vẻ đối phó hắn để đến đối phó ngươi. Ta nói lợi ích với ngươi, Bùi phủ Lộc Tuyền thành không đáng là gì ở Thánh tông, bàn về thực lực của tộc huynh nhà ngươi, cũng không thể làm chỗ dựa cho ngươi."

"Cho nên kế lâu dài, tốt nhất ngươi nên gia nhập vào một thế lực."

"Như thế tai mắt linh thông, lúc xảy ra chuyện cũng có người làm chỗ dựa cho ngươi."

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng khẽ động, nhìn Bùi Hồng Niên ở đằng xa, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tộc huynh này quấn quít Tôn Ánh Lan như thế, cũng vì có mưu đồ khác?

Dù sao từ lúc nhập tông, hắn cũng không gặp được mấy người tử tế.

Chương 149: Việc xen vào lúc luyện đan (2)

Không lý nào Bùi Hồng Niên lại là liếm cẩu thật.

Còn liếm loại nữ tử đào mỏ đẳng cấp thấp?

Tôn Ánh Lan thấy hắn im lặng, ý cười ở khóe miệng càng sâu hơn, tiến lên trước một bước, cả người ngã vào trong ngực hắn: "Sư đệ, ngươi cảm thấy..."

Còn chưa nói dứt lời, Bùi Lăng đã cảnh giác tránh ra sau một khoảng cách, linh lực phun trào, vận sức chờ phát động, trầm giọng nói: "Ý của sư tỷ là, ngươi đại diện một thế lực nào đó tới mời ta sao?"

Hắn không có bất kỳ hảo cảm gì với Tôn Ánh Lan, cũng không hề tin tưởng, chú ý tới dường như đối phương đổi cách để nhào lên người mình, theo bản năng nghi ngờ nàng muốn hạ độc thủ.

Nhân lúc di chuyển bước chân, âm thầm điều chỉnh Yếm Sinh Đao đến một vị trí thuận tiện rút đao.

Dù sao loại tông môn cái gì cũng có thể dùng linh thạch để giải quyết thế này, Bùi Lăng không hề có cảm giác an toàn, có vết xe đổ của ba người Miêu Thành An, càng khiến hắn nhận định tình huống hơi bất bình thường, phải dốc hết sức ra tay đối phó!

"Ta đại diện cho chính ta." Sắc mặt Tôn Ánh Lan cứng đờ, nhịn xuống lửa giận, sau khi đứng vững lại liếc mắt đưa tình với hắn, nũng nịu nói, "Ví dụ việc Loa Sơn thành, nếu sư đệ cảm thấy hứng thú, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết kết quả điều tra của Chấp Sự đường."

Nàng nói vậy, đương nhiên vì thể hiện ra tin tức của mình rất linh thông cho Bùi Lăng biết.

Chỉ là Bùi Lăng đã ôm bắp đùi Trịnh Kinh Sơn, tất nhiên lúc này không hề dao động, mỉm cười nói: "Sư tỷ không có chuyện gì khác, thứ cho ta không thể ở lại lâu."

Nói xong liền muốn rời khỏi.

"Ngươi dừng lại!" Sắc mặt Tôn Ánh Lan hơi trầm xuống, giang hai cánh tay cản ở trước mặt hắn, quát khẽ, "Bùi Lăng, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Ngươi cho rằng ngươi may mắn tiến vào Thánh tông, thì có thể muốn làm gì thì làm? Ta cho ngươi biết, Thánh tông có rất nhiều ngoại môn đệ tử, ngươi chỉ là một người tầm thường nhất trong số đó thôi."

"Nếu thích hành động một mình, thanh cao kiêu ngạo, ngươi nhất định sẽ hối hận!"

Thấy Bùi Lăng không nghe theo, vẫn muốn rời khỏi, trong lòng Tôn Ánh Lan giật mình, không quan tâm tiến lên ôm chặt lấy hắn: "Ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, lại phát hiện mình bị một luồng lực cực mạnh đẩy ra!

Bùi Lăng dứt khoát lưu loát ném nàng ra, cổ tay khẽ đảo đã rút ra Yếm Sinh Đao, vô cùng cảnh giác đối mặt với nàng, từng bước một lùi lại đến khoảng cách cho rằng nàng không thể đánh lén, lúc này mới xoay người, vội vàng rời đi.

"Ánh Lan sư muội!" Bùi Hồng Niên đứng nơi xa không chớp mắt nhìn bọn họ, thấy thế này không khỏi hoảng sợ, trong chốc lát cũng không nhớ phải ngăn cản Bùi Lăng, cuống quít tiến lên đỡ Tôn Ánh Lan, "Sư muội ngươi thế nào?"

Tôn Ánh Lan nửa quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Lăng, đột nhiên nắm chặt vạt áo hắn ta, cuồng loạn hô: "Thế nào? Ngươi không thấy sao? Bùi Lăng xúc phạm ta!"

Bùi Hồng Niên giật mình, nói: "Thế nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Tôn Ánh Lan cười lạnh, "Hắn xúc phạm ta, ta lôi kéo không cho hắn đi, hắn lại ra tay với ta... Ngươi chỉ đứng bên cạnh nhìn, không hề làm gì? Ngươi còn là nam nhân không!"

"Sư muội ngươi đừng nóng giận, ta... Ta đi bẩm báo Chấp Sự đường." Bùi Hồng Niên chân tay luống cuống, theo bản năng nói, "Đến lúc đó, tông môn..."

Tôn Ánh Lan mắng: "Tên phế vật này! Bẩm báo Chấp Sự đường có tác dụng gì? Chỉ phạt hắn một ít linh thạch thôi, linh thạch cũng là Chấp Sự đường thu lấy, sẽ không đền bù cho ta. Đến lúc đó việc lan truyền ra, người người đều cười ta, ngươi hài lòng chưa?"

Vừa nói vừa khóc lên, "Ta nể mặt của ngươi, mặc dù hắn lỗ mãng vô lễ, dù sao cũng là tộc đệ của ngươi, cho nên nghe nói việc Loa Sơn thành, dự định lộ ra chút tin tức cho hắn biết, để hắn tránh thoát một kiếp này. Không ngờ... Không ngờ hắn lại phát rồ như thế!"

Thấy Bùi Hồng Niên ngơ ngác nhìn mình, dường như không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng nàng tức giận, nước mắt rơi nhanh hơn, "Ngươi là đồ bỏ đi, ngươi căn bản cũng không quan tâm ta."

"Nếu trong lòng ngươi thật sự có ta, tiếp theo phải nhớ kỹ cho ta, là Bùi Lăng xúc phạm ta, có nghe không?!"

...

Bùi Lăng không thèm để ý chuyện không thể không nói giữa tộc huynh và nữ đào mỏ, hắn lại xếp hàng thuê một phòng luyện đan Đinh cấp, sau khi đi vào, theo thường lệ kiểm tra xung quanh một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, liền ra tay đẩy đan lô trong phòng luyện đan vào góc phòng, đổi thành lò luyện đan lấy được từ chỗ Trịnh Kinh Sơn.

Sau đó lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu dược liệu vừa mua, lúc này mới gọi hệ thống trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn luyện đan!"

Lúc Bùi Lăng đang chuyên tâm luyện đan, khuôn mặt Tôn Ánh Lan tối tăm trở lại chỗ ở trên Hòe m phong.

Nàng vừa mở trận pháp tiến vào tiểu viện, đã thấy Lý Thực đang cà lơ phất phơ ngồi dựa vào dưới hiên, thân thể lập tức cứng đờ.

"Lý sư huynh..." Nếu có thể, Tôn Ánh Lan hận không thể quay đầu bỏ chạy.

Nhưng thấy Lý Thực ung dung xoay đầu lại nhìn mình, nàng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, chậm rãi đi ra phía trước, nũng nịu nói, "Sao ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, Lý Thực nhấc chân một cước đạp bay nàng ra ngoài!

Tôn Ánh Lan đập mạnh vào trên cửa viện, vừa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu.

Chương 150: Nhân tài

"Tiện tỳ, để ngươi đi dụ dỗ Bùi Lăng." Sắc mặt Lý Thực âm trầm, nhanh chân đi đến trước mặt nàng, quát lạnh nói, "Ngươi cũng dám qua loa cho xong?"

"Lý sư huynh, ta, vừa nãy ta đi tìm Bùi Lăng." Tôn Ánh Lan lung tung lau vết máu trên khóe miệng, buồn bã nói, "Chỉ là... Chỉ là Bùi Lăng hắn... Cũng không biết vì sao, hắn không coi ta ra gì, dù ta lấy lòng thế nào, hắn đều không quan tâm. Xin sư huynh cho ta chút thời gian, ta... Ta nhất định có thể!"

Lý Thực mặt không biểu tình, giơ chân lên đang định tiếp tục dạy dỗ nàng, nhưng lúc này, lỗ tai hắn ta đột nhiên giật giật, trầm ngâm nhìn ra ngoài.

Rất nhanh, hắn ta một cước đá văng Tôn Ánh Lan ra khỏi bậc đá ở cửa sân, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Tôn Ánh Lan ôm đầu, cuộn mình thành đoàn, run lẩy bẩy, một lúc lâu sau xác nhận Lý Thực không quay lại nữa mới thở phào, trên mặt lại không có vẻ nhục nhã, ngược lại còn thấy hơi may mắn.

Cùng lúc đó, Lý Thực gặp một tu sĩ mặc áo bào trắng ở trong một góc.

Hắn ta tiến lên hành lễ, nghi ngờ nói: "Vì sao biểu ca lại muốn ta dừng tay lại? Tiện tỳ kia căn bản không hề chăm chỉ đi dụ dỗ Bùi Lăng."

"Tôn Ánh Lan này là người thông minh." n Đông Mông xoay người, từ tốn nói, "Nàng xuất thân không cao, dưới gấu váy cũng không có một tên nào ra hồn, bản thân không có tư cách biết quá nhiều. Chắc căn cứ vào thân phận của ngươi, cùng việc của Trần Hoàn, đã đoán được Bùi Lăng liên quan đến tranh đấu ở nội môn, không muốn cùng làm việc xấu, lúc này mới mạo hiểm chọc giận ngươi để qua loa cho xong."

"Tham lam, đầy dã tâm, không quan tâm da mặt, ẩn nhẫn... Nhân tài như vậy, nếu giết chết sẽ rất đáng tiếc, cứ giữ lại trước đã."

Lý Thực khinh thường nói: "Biểu ca, ngươi quá đề cao Tôn Ánh Lan, chỉ là một tiện tỳ có tư chất dưới đáy, ỷ vào sắc đẹp lăn lộn với một đám phế vật mà thôi, có khác gì kỹ nữ trong thanh lâu nơi thế tục?"

n Đông Mông cũng không tranh cãi với hắn ta, chỉ nói: "Việc đến đây cũng đã đủ rồi, ngươi đừng luôn đặt tâm tư vào những bè lũ xu nịnh này, nên quan tâm việc mình Trúc Cơ."

"Vâng." Lý Thực đáp lời, lại hơi nghi hoặc, "Nhưng tiện tỳ kia không dụ dỗ được Bùi Lăng, Bùi Hồng Niên lại là phế vật, không thể vì việc này mà làm gì Bùi Lăng... Biểu ca định ăn nói với Miêu mạch chủ thế nào?"

n Đông Mông chậm rãi nói: "Miêu mạch chủ tự có quyết định, không cần ngươi và ta tự tiện suy đoán."

Lý Thực nghe vậy lập tức nghiêm nghị, chỉ nghĩ Miêu Thành Dương có kế hoạch khác, vội nói: "Vâng."

Nhưng lại không biết n Đông Mông đang lặng yên suy nghĩ: "Tình cảnh hiện tại của một mạch Chiêu Xuyên ta, không phải cũng tương tự với nữ tu Tôn Ánh Lan này sao? Tôn Ánh Lan không trêu chọc nổi một mạch Chiêu Xuyên, cũng không trêu chọc nổi một mạch Kiêm Tang, vì vậy chỉ có thể to gan lừa dối qua ải, tránh đến khi chết cũng không biết chết như thế nào."

Mà một mạch Chiêu Xuyên, cũng bối rối khó xử giữa hai vị Lệ chân truyền và Chu chân truyền.

Bởi vì ân oán của Miêu Thành Dương và Trịnh Kinh Sơn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn Chu chân truyền.

Vấn đề là, Chu chân truyền luôn không bằng Lệ chân truyền, luôn rơi vào thế yếu.

Trước đó vài ngày, Lệ chân truyền trở về từ Lộc Tuyền thành đã bế quan, vốn còn nghe đồn lần này Lệ chân truyền bị thương không nhẹ, nghi ngờ tổn hại đến căn cơ. Điều này khiến Chu chân truyền vô cùng phấn chấn, chỉ nói đã có cơ hội.

Ai ngờ hai ngày nay, trong tông lại có tin tức, Lệ chân truyền căn bản không bị thương, thậm chí còn có cảm ngộ đột phá.

Điều này khiến tất cả những người ủng hộ Chu chân truyền đều bị đả kích lớn, thậm chí hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

Dù sao Thánh tông đã quy định, chỉ cần chân truyền đệ tử thành công Kết Anh, có thể được phong Thánh Tử Thánh Nữ, địa vị bằng với thiếu chủ một tông.

Một khi Lệ chân truyền trở thành Thánh Nữ, lấy ân oán giữa nàng và Chu chân truyền, chắc chắn người sau phải chết.

Đến lúc đó, mặc dù người từng ủng hộ Chu chân truyền không đến mức toàn bộ không có đường sống, nhưng cũng biết cuộc sống không tốt đẹp là bao.

Vì vậy bây giờ n Đông Mông căn bản không muốn giết chết Bùi Lăng.

Chỉ cần làm qua loa một chút, cho Miêu Thành Dương chút mặt mũi là được.

Dù sao người chết là đệ đệ ruột của mạch chủ, cũng không phải đệ đệ ruột của n Đông Mông, cần gì phải lấy tính mạng và tiền đồ của mình ra để mạo hiểm?

Theo ý của n Đông Mông, việc này không giải quyết được gì.

Thậm chí Bùi Lăng ăn ở luôn trong đan phòng cũng không biết sự tồn tại của hắn ta và Lý Thực...

Một tháng sau, trong đan phòng Đinh cấp, theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng kết thúc một lần tu luyện, cảm nhận được dường như trong kinh mạch không có chút biến hóa linh lực nào so với lần tu luyện trước, hắn khẽ nhíu mày, tiện tay cho hệ thống một đánh giá ba sao, trầm ngâm: "Dường như giữa Luyện Khí tầng sáu và Luyện Khí tầng bảy có một sự chênh lệch cực lớn..."

Lúc hắn từ Luyện Khí tầng bốn đột phá đến Luyện Khí tầng năm, tổng cộng chỉ sử dụng khoảng hơn ba mươi viên Thối Cốt Đan thượng phẩm, từ Luyện Khí tầng năm đến Luyện Khí tầng sáu là thôn phệ lực lượng Hàn Tủy Hỏa.

Chương 151: Chủng Ngọc Đan (1)

Mà bây giờ, tốn cả thời gian một tháng, ngoại trừ luyện đan là tu luyện, ít nhất cũng sử dụng hơn 300 viên Thối Cốt Đan cực phẩm, cho đến hôm nay, tu vi mới miễn cưỡng đạt tới Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.

"Lại tu luyện hai ngày, chắc có thể đột phá Luyện Khí tầng bảy, nhưng trên người ta đã sắp không còn linh thạch, tính toán thời gian, vẫn nên đi gặp Trịnh sư huynh trước đã." Bùi Lăng suy nghĩ thật lâu, chậm rãi đứng dậy, "Cũng nên giao số đan dược góp nhặt trong khoảng thời gian này cho Trịnh sư huynh đi bán."

Sau một lúc lâu, hắn gặp được Trịnh Kinh Sơn vẻ mặt hồng hào ở Khô Lan tiểu viện.

So sánh với lần trước, lúc này vị sư huynh này thần hoàn khí túc, cảm giác khí thế dồi dào hơn mấy phần, hơn nữa trên khóe mắt đuôi lông mày đều hiện rõ vẻ vui mừng.

"Bùi sư đệ, ngươi đã đến?" Tâm trạng Trịnh Kinh Sơn rất tốt gọi hắn ngồi xuống, không đợi Bùi Lăng mở miệng đã chủ động nói, "Hôm nay ngươi không đến, qua hai ngày nữa, ta cũng phải sai người đi tìm ngươi. Nào, đây là phần của ngươi."

Nói xong lấy ra một viên linh thạch từ trong túi trữ vật, đưa cho Bùi Lăng.

Sao chỉ có một viên?

Bùi Lăng ngẩn người, nhìn kỹ lại, thấy viên linh thạch khác với viên linh thạch thường thấy, màu sắc càng tinh khiết hơn, linh lực cũng càng sung túc hơn.

"Đây là linh thạch trung phẩm, một viên này tương đương với một vạn viên linh thạch hạ phẩm." Trịnh Kinh Sơn nói, "Bây giờ ngươi vẫn dùng túi trữ vật do tông môn phân phát, dung lượng có hạn, nếu thật sự cho ngươi một vạn viên linh thạch hạ phẩm, căn bản chứa không nổi, cho nên ta đổi thành trung phẩm cho ngươi."

"Đa tạ Trịnh sư huynh." Bùi Lăng vội vàng nói cảm ơn, vừa nghi ngờ nói, "Trịnh sư huynh, Thối Cốt Đan cực phẩm lại đáng tiền thế sao?"

Hắn chỉ cầm ba phần, lại lấy được một vạn viên linh thạch hạ phẩm!

Đây mẹ nó thật còn nhanh hơn đi cướp!

"Thối Cốt Đan cực phẩm, có thể gặp nhưng không thể cầu, đến bất kỳ đâu cũng không cần lo không ai tranh đoạt. Thế nhưng, người thật sự mặc kệ giá cả đắt, vẫn là luyện đan sư." Trịnh Kinh Sơn mỉm cười, "Đan dược cực phẩm có giá trị không tầm thường với luyện đan sư. Nếu có thể lĩnh ngộ được đôi chút từ đó, biết đâu có thể khiến kỹ nghệ luyện đan của bản thân tiến thêm một bước, chỉ dựa vào điểm ấy, sao những luyện đan sư kia còn để ý mấy vạn linh thạch cỏn con này?"

"Lần này đấu giá mười viên Thối Cốt Đan cực phẩm, có chín viên bị luyện đan sư hoặc là gia tộc cung phụng luyện đan sư mua đi."

"Ta dự định lần sau đổi một phường thị xa hơn chút, chắc còn có thể bán giá cao hơn."

Bùi Lăng chợt hiểu ra, vừa cười vừa nói: "Vẫn là sư huynh anh minh."

Trịnh Kinh Sơn biết kiếm linh thạch như thế, cũng là niềm vui ngoài ý muốn.

Có nghĩa hắn sẽ trả hết số tiền nợ tông môn sớm hơn dự kiến.

Nhưng lúc này lại có một vấn đề mới.

Sau khi trả hết tiền nợ, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là tu luyện, chứ không phải tiếp tục làm cây rụng tiền.

"Sư huynh, trong khoảng thời gian này, ta thức ngày thức đêm luyện chế ra một đám Thối Cốt Đan." Bùi Lăng nghĩ vậy, liền nói với Trịnh Kinh Sơn, "Chỉ là luyện chế Thối Cốt Đan cực phẩm quá hao tổn tâm thần, cho nên chỉ để dành được 120 viên."

Trên thực tế, khấu trừ đi số lượng hắn dùng cho tu luyện, bây giờ trong tay hắn có gần 300 viên Thối Cốt Đan cực phẩm.

Nhưng không cần dùng nhiều như vậy đã có thể trả hết nợ nần, Bùi Lăng cũng muốn giữ lại một chút.

Nếu không đột nhiên khiến Trịnh Kinh Sơn này trở nên tham lam, chẳng phải sau này hắn sẽ tốn rất nhiều thời gian trên việc luyện đan hay sao?

"Một trăm hai mươi viên?" Trịnh Kinh Sơn không biết chi tiết việc hắn luyện đan, nghe vậy không hề nghi ngờ gì, mà quá vui mừng nói, "Tốt tốt tốt! Bùi sư đệ, ngươi thật sự quá lợi hại! Thế nào? Lúc đầu ta cũng đã nói, chỉ là số tiền phạt hơn bảy vạn linh thạch hạ phẩm đâu đáng là bao, bị ta nói trúng rồi hả?"

"Nhiều Thối Cốt Đan cực phẩm như vậy, phường thị nhỏ bình thường nuốt không nổi, chờ chút nữa ta sẽ lên đường, đến phường thị bên Vạn Hủy hải."

Bùi Lăng nói vài câu vất vả, liền hỏi chuyện lúc trước: "Sư huynh, một mạch Thạch Kính..."

"Chuyện này à, đã sớm giải quyết rồi." Trịnh Kinh Sơn hời hợt xua tay, nói, "Sư tỷ liên tục bế quan, gần đây truyền ra tin tức, nói tu vi lại có tăng tiến, bây giờ toàn bộ một mạch Chiêu Xuyên đều ăn ngủ không yên, một mạch Thạch Kính có ăn gan hùm mật báo, cũng không dám gây chuyện vào lúc này."

"Lại nói, ta cũng đã cho nàng đủ đền bù."

"Chuyện này đã kết thúc, ngươi không cần lo lắng."

Nói đến chỗ này, Trịnh Kinh Sơn đánh giá Bùi Lăng một chút, hơi hoảng sợ, "Mới qua thời gian một tháng, ngươi đã là Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong rồi?"

Phải biết rằng lúc tiểu tử này nạp lửa nhập thể, mới dựa vào Hàn Tủy Hỏa lên Luyện Khí tầng sáu.

Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh!

Hắn ta vội vàng khuyên bảo Bùi Lăng: "Bùi sư đệ, lấy thiên phú của ngươi, Trúc Cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn, hoàn toàn không cần chỉ vì cái trước mắt."

"Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không làm loạn." Bùi Lăng duy trì hình tượng thiên tài, nghiêm mặt nói, "Trong khoảng thời gian này, ta đều tu luyện từng bước một, không còn việc khác."

"Ngươi biết chừng mực thì tốt." Trịnh Kinh Sơn thấy hắn nghe dạy bảo, khẽ gật đầu.

Chương 152: Chủng Ngọc Đan (2)

Hai người lại nói vài câu, thấy không còn chuyện gì khác, Bùi Lăng liền cáo lui.

Sau khi hắn đi, Trịnh Kinh Sơn lập tức đổ tất cả Thối Cốt Đan cực phẩm ra để thưởng thức, đan văn do Hàn Tủy Hỏa hình thành đặc biệt xinh đẹp, khiến ánh mắt của hắn ta lưu luyến thật lâu không nỡ rời.

"Tư chất của Bùi Lăng thật đáng sợ, một tháng trước mới tấn thăng Luyện Khí tầng sáu, nhìn tình hình hôm nay, chỉ sợ qua ít ngày nữa sẽ đột phá cửa ải Luyện Khí hậu kỳ." Nửa ngày sau, Trịnh Kinh Sơn mới lưu luyến không rời thu hồi Thối Cốt Đan, đột nhiên nghĩ đến, "Lần này ra ngoài, xem có thể đổi được một viên Chủng Ngọc Đan trung phẩm trở lên cho hắn hay không, ừ, thiên phú đan đạo của hắn kinh tài tuyệt diễm, tốt nhất có thể lấy được đan phương Chủng Ngọc Đan."

Nếu không thể đổi được Chủng Ngọc Đan trung phẩm trở lên và đan phương, vậy cũng chỉ có thể để Bùi Lăng đến Bách Bảo lâu mua Chủng Ngọc Đan có sẵn.

Thế nhưng giá cả Chủng Ngọc Đan của Bách Bảo lâu rất cao, phải cao gấp mấy lần bên ngoài, hơn nữa nhất định phải đợi sau khi cung cấp số lượng đan dược tương đương cho Bách Bảo lâu, mới có thể mua được.

Về phần Chủng Ngọc Đan, nhiều lắm thì trung phẩm, thượng phẩm còn hiếm có, chứ đừng nói là cực phẩm.

Cũng không phải trong tông không có luyện đan sư trình độ này, mà là loại đan dược chuyên môn dùng để đột phá này quá quý hiếm, rất nhiều người thấy dù tạm thời hậu bối của mình không dùng được, cũng sẽ trữ hàng.

Chủng Ngọc Đan hạ phẩm và Chủng Ngọc Đan trung phẩm, còn có thể dựa vào số lượng quần thể đan sư khổng lồ để đảm bảo cung ứng.

Còn thượng phẩm và cực phẩm, chịu quản chế của tiêu chuẩn kỹ nghệ, sản lượng rất thưa thớt.

Một khi xuất hiện, thường bị tranh đoạt sạch sẽ trong nháy mắt.

Đừng nói Bùi Lăng, ngay cả Trịnh Kinh Sơn có chỗ dựa là Lệ tiên tử, có đôi khi nhận được tin tức muộn một chút, còn không có cả cơ hội ra giá.

Cho nên Trịnh Kinh Sơn càng hy vọng nhân dịp chuyến này có thể có thu hoạch.

Lúc hắn ta đang tính toán cho Bùi Lăng, Bùi Lăng đã cưỡi m Thi Vân về tới ngoại môn Đan phong.

"Cứ thuê m Thi Vân mãi hình như không tiện lắm, có cần mua một Phù khí thay việc đi bộ không?" Men theo đường núi đến chợ, vừa hay bắt gặp có người bấm niệm pháp quyết bước xuống thuyền giấy, trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, âm thầm suy nghĩ, "Nhưng thuyền giấy thì thôi đi, quá không an toàn."

Lần đó thuyền giấy của Bùi Hồng Niên bị tập kích đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, Bùi Lăng tuyệt đối không cân nhắc đến loại Phù khí dễ hỏng này.

"Được rồi, trước tiên trả hết tiền phạt của tông môn rồi lại nói." Bùi Lăng nhìn về phía Bách Bảo lâu, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này, "Dù sao trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo ta cũng không cần rời khỏi Đan phong."

Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ việc đến Bách Bảo lâu, đi thẳng đến chợ.

Mặc dù trong tay còn hơn một trăm viên Thối Cốt Đan cực phẩm, nhưng cân nhắc đến thời gian tu luyện sau đó, Bùi Lăng quyết định lại tích trữ nhiều chút.

Mua dược tài tốt, vẫn đến phòng luyện đan thuê đan phòng Đinh cấp, hắn dùng hệ thống luyện đan xong, theo thường lệ uỷ thác tu luyện: "Hệ thống, lựa chọn 【 Đoán Cốt quyết 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Ủy thác tu luyện vô cùng quen thuộc bắt đầu, Bùi Lăng buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến dự định tiếp theo.

Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được trong kinh mạch phun trào linh lực, xảy ra biến hóa.

Một loại cảm giác như chim non bị nhốt trong vỏ trứng, vẫn chưa thể ra được xông lên đầu.

"Đây là sắp đột phá?" Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt mừng thầm.

Dựa theo suy đoán của hắn, việc đột phá Luyện Khí tầng bảy cũng chỉ trong hai ngày này.

Không ngờ lại nhanh như vậy!

Uỷ thác hệ thống tu luyện có hiệu suất rất cao.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận.

Dưới sự điều động của hệ thống, linh lực cả người hắn như thủy triều lên xuống, phun trào từng đợt, dường như đang ấp ủ biến hóa gì đó.

Chỉ là không biết vì sao, dường như loại ấp ủ này thiếu điều gì đó, chậm chạp không thể hoàn thành lần lột xác cuối cùng.

"Ừm?" Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, "Lúc trước đột phá chưa từng có tình huống như vậy... Chẳng lẽ sau khi lên Luyện Khí kỳ cao tầng, lúc đột phá cần thời gian dài hơn?"

Ngay lúc hắn đang nghi ngờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đan dược Chủng Ngọc Đan đột phá ải..."

Bùi Lăng: "!"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống đang tìm Chủng Ngọc Đan..."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm..."

Ngay sau đó, cơ thể Bùi Lăng đứng lên, một phát kéo cửa đan phòng ra, lao nhanh ra ngoài!

Phía sau Đan phong, cửa mật thất ở tận cùng một động phủ kín đáo bỗng nhiên mở ra.

Trong từng đợt đan hương tràn ngập, Kim Tố Miên áo bào lam lũ, bẩn thỉu đi ra.

Trên hai gò má nàng còn có một vết trầy da mới, ánh mắt lại đầy vẻ sục sôi, hai tay cầm một viên đan dược như châu như ngọc.

Vừa đi ra ngoài, đã thấy một nữ tử nghê thường vũ y, tóc mây búi cao ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cách đó không xa.

Nữ tử này nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra, định mở miệng nói chuyện.

Chương 153: Tỷ muội

Nhưng sau khi thấy rõ dáng vẻ của Kim Tố Miên, trong con ngươi màu tím nhạt lập tức hiện ra vẻ ghét bỏ: "Sao mỗi lần đều làm thành dáng vẻ này? Nhanh đi thu thập một chút!"

"Đường tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Kim Tố Miên hơi ngạc nhiên nhìn nàng một chút, nhưng rất nhanh đã chuyển thành vẻ hưng phấn, "Ngươi đến thật đúng lúc, nhanh nhìn xem đây là cái gì!"

Nói xong vội vàng đưa viên đan dược kia đến trước mặt đối phương.

"Có ai không biết Chủng Ngọc Đan." Đường tỷ Kim Tố Đài thuận miệng nói một câu, "Không phải ta nói ngươi, ngươi suốt ngày... Hả?"

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt Kim Tố Đài run lên, cướp lấy viên Chủng Ngọc Đan này, tỉ mỉ đánh giá, "Màu sắc như ngọc, sáng long lanh hoàn mỹ, đan hương nồng đậm, thấm vào phế phủ... Đây là Chủng Ngọc Đan thượng phẩm?!"

"Không sai." Kim Tố Miên đắc ý hất cằm lên, "Chính là Chủng Ngọc Đan thượng phẩm!"

Kim Tố Đài vừa mừng vừa sợ, tâm trạng vốn ủ dột cũng bị hòa tan rất nhiều nói: "Tốt tốt tốt! Ngươi đúng là phượng hoàng nhà ta, cách lần luyện ra Bồi Nguyên Đan thượng phẩm mới mấy ngày, lại có thể luyện thành Chủng Ngọc Đan thượng phẩm... Đợi một thời gian, Kim thị ta nhất định có thể như hổ thêm cánh, lên tầm cao mới."

"Vốn cũng không nhanh như vậy." Kim Tố Miên vội vàng nói, "Nói đến vẫn là trước đó vài ngày, lúc ta bán đan dược ở Bách Bảo lâu đã nhặt nhạnh chỗ tốt được một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm, thủ pháp luyện chế của hắn tinh diệu tuyệt luân, xảo đoạt thiên công! Vị đệ tử bán ra không biết hàng, cho nên ta chỉ tốn mấy chục viên linh thạch hạ phẩm đã mua được."

"Vốn còn muốn nghe ngóng người luyện chế, muốn đến nhà thỉnh giáo, nhưng sau khi ta trở về chỉ nghiên cứu một buổi tối, đã có chỗ xúc động."

"Những ngày nay mở lò luyện đan, tốn gần một ngàn lô vật liệu mới thành đan một viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm này."

"Vậy mà lúc ấy đệ tử kia bán ra đã là là mười hai viên Thối Cốt Đan thượng phẩm."

"Có thể thấy so sánh với vị đại sư kia, ta vẫn còn thiếu rất nhiều."

"Ngươi còn trẻ, không cần tự khinh thường bản thân." Kim Tố Đài lại rất hài lòng, mỉm cười khuyên nhủ, "Hơn nữa Thối Cốt Đan không thể so sánh với tác dụng của Chủng Ngọc Đan."

"Cần phải biết, Thánh tông tu luyện Đoán Cốt quyết, chia ra ba cấp độ Thiết Cốt, Tinh Cốt, Ngọc Cốt, mà mỗi cấp độ, lại chia ra bốn phẩm cấp là thượng trung hạ và cực phẩm. Hai cái trung hạ này không có gì đáng nói, nhưng lúc Thiết Cốt thượng phẩm hoặc là cực phẩm hóa thành Tinh Cốt, cùng lúc Tinh Cốt thượng phẩm hoặc là cực phẩm hóa thành Ngọc Cốt, đều cần sự trợ giúp ngoài định mức."

"Nếu chỉ dựa vào linh lực của bản thân, khó mà hoàn thành loại chuyển hóa này."

"Nhục thể vì bảo vệ mình, sẽ từ chối tấn thăng theo bản năng."

"Từ xưa đến nay, người không có Thối Cốt Đan còn có nghị lực lớn, có thể dựa vào ý chí và thiên phú của bản thân để tu luyện Đoán Cốt quyết. Nhưng nếu không có Chủng Ngọc Đan, cuối cùng Tinh Cốt thượng phẩm hoặc là Tinh Cốt cực phẩm sẽ bị mắc kẹt ở Luyện Khí tầng sáu cả đời, không thể ngọc biến."

"Cho nên cùng là đan dược thượng phẩm, Chủng Ngọc Đan quan trọng hơn Thối Cốt Đan rất nhiều."

Kim Tố Miên nhoẻn miệng cười, nói: "Đường tỷ, ta biết. Hơn nữa ta cảm giác, sự gợi ý của một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm cho ta, sẽ không chỉ có một viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm này. Chờ đi nhận nhiệm vụ Hàn Tủy Hỏa mà ngươi nói, sau khi nạp lửa nhập thể, chắc chắn thuật luyện đan của ta có thể tiến thêm một bước."

Nàng còn đắm chìm trong sự vui sướng luyện ra Chủng Ngọc Đan thượng phẩm, không hề phát hiện sau khi Kim Tố Đài nghe nói như thế sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cười hỏi, "Đúng rồi đường tỷ, bây giờ ra có thể đến dưới đáy Cổ Uyên bất cứ lúc nào, khi nào ngươi rảnh?"

"..." Kim Tố Đài im lặng một lát, mới thở dài, "Lần này ta tới, cũng vì đặc biệt nói chuyện này cho ngươi biết: Đã không còn Hàn Tủy Hỏa nữa."

Kim Tố Miên ngẩn ngơ: "Không còn? Vì sao lại không còn?"

"Bởi vì một mạch Kiêm Tang cưỡng ép cướp đi nhiệm vụ." Kim Tố Đài nói, "Vốn ta sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng gần đây trong tông có tin đồn, Lệ chân truyền sắp xuất quan, tu vi tiến nhanh... Ngay cả Chu chân truyền cũng trằn trọc vì điều này, một mạch Thạch Kính chúng ta cũng không tiện trở mặt với Trịnh Kinh Sơn vì chuyện này."

"Chỉ có thể đợi sau này mới tính nợ cũ."

Thấy đường muội tỏ ra thất vọng, vẻ mặt vô cùng cô đơn, Kim Tố Đài hơi đau lòng, vội vàng an ủi, "Thế nhưng, dù sao một mạch Thạch Kính cũng là một trong trung ngũ mạch, Trịnh Kinh Sơn chỉ là hạ ngũ mạch, dù ỷ vào thanh danh của Lệ chân truyền để cướp đi cơ duyên của ngươi, cũng không thể không trả giá chút nào."

Nàng nói xong, lật tay lấy ra một bình gốm nho nhỏ, "Đây là Trịnh Kinh Sơn đền bù cho ngươi, một phần Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy. Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy cũng giống với Cửu Minh Hỏa, đi ra từ lòng đất lại có phẩm cấp cao hơn Cửu Minh Hỏa một chút, bàn về độ trân quý, thật ra cũng tương xứng với Hàn Tủy Hỏa. Nước này có thể tẩy luyện nhục thân, làm sáng tỏ thần hồn. Nếu chỉ nhìn từ việc tôi luyện thân thể, càng cao hơn Hàn Tủy Hỏa một bậc."

Kim Tố Miên cảm xúc sa sút nói: "Đường tỷ, ngươi biết rõ, ta muốn Hàn Tủy Hỏa không phải vì tôi luyện thân thể, mà là vì luyện đan."

Chương 154: Hệ thống mả mẹ ngươi! (1)

"Ôi, sau này ta sẽ tìm thêm một phần đan hỏa cho ngươi." Kim Tố Đài cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể khuyên đường muội, "Một khi Lệ chân truyền Kết Anh, chính là Thánh Nữ của tông ta, tương lai cũng có thể tranh giành vị trí tông chủ! Thật sự không đáng mạo hiểm đắc tội nàng vì một phần đan hỏa chỉ là bát phẩm."

"Đường tỷ nói đúng lắm." Kim Tố Miên cũng không phải người không biết nặng nhẹ, chỉ có điều thứ luôn chắc chắn là của mình lại đột nhiên mất đi, thậm chí còn không thể đi đòi lại công bằng, không khỏi hơi sa sút.

Lúc này trầm ngâm một phen, cũng điều chỉnh xong, nói, "Thôi được, đúng lúc lần này ta luyện đan xong, kéo theo tu vi cũng có chỗ tiến bộ. Đợi chút nữa ta sẽ lấy Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy này để tôi luyện thân thể, chắc có thể một lần đột phá Luyện Khí tầng tám."

Kim Tố Đài thấy thế thở phào, lại dặn dò thêm: "Mặc dù quá trình Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy tôi luyện thân thể tốt hơn nạp lửa nhập thể một chút, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải cẩn thận, dù quá trình tôi luyện thân thể đau đớn đến mức nào, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, giữ tỉnh táo, nếu không Cửu Minh sát khí phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Hiểu chưa?"

Thấy đường muội gật đầu, nàng còn hơi không yên lòng, "Được rồi, ta vẫn nên ở lại bảo vệ cho ngươi đi."

"Không cần đường tỷ." Kim Tố Miên lập tức lắc đầu, "Chỉ là Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy, đâu cần phải làm to chuyện như vậy? Nếu ta không có cả chút năng lực đó, lúc trước cần gì phải nói chuyện đại đạo trưởng sinh gì đó, suy nghĩ nạp lửa nhập thể gì đó, để truy cầu đan đạo cao hơn?"

"Không có Hàn Tủy Hỏa, ta đã tụt lại một bước, nếu lúc này còn không dám một mình đối mặt Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy, ngày sau có tư cách gì tranh đấu với những thiên kiêu chân chính kia?"

Kim Tố Đài khẽ nhíu mày, nàng còn muốn khuyên vài câu, nhưng nghĩ lại, tính cách đường muội này cao ngạo, chưa chắc đã nghe lọt.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Kim Tố Miên, nếu mình cưỡng ép ở lại, chỉ sợ ngược lại sẽ gây trở ngại đến tâm cảnh của Kim Tố Miên.

Thế là nàng đành phải để lại Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy, đứng dậy rời đi.

Chờ sau khi đường tỷ này rời đi, sắc mặt Kim Tố Miên lập tức trở nên âm trầm, hừ lạnh nói: "Trịnh Kinh Sơn... Ta nhớ hắn đã từng nạp lửa nhập thể, nói vậy, hắn cướp Hàn Tủy Hỏa của ta vì những người khác? Hừ, tốt nhất đừng để ta biết là ai..."

Có đường tỷ Kim Tố Đài này quan tâm, lại thêm bản thân có thiên phú luyện đan xuất chúng, từ khi Kim Tố Miên tiến vào Trọng Minh tông đến nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng chịu thua thiệt như vậy!

Nàng tức giận thật lâu, cuối cùng tỉnh táo lại, lấy ra một cái bồn tắm ngọc thạch từ trong túi trữ vật, đổ Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy vào, thoạt nhìn chỉ là một bình Hàn Tuyền Thủy nho nhỏ, thật ra bên trong bình có một cõi riêng biệt, lại đổ đầy tám phần mười bồn tắm này.

Trước tiên Kim Tố Miên bấm niệm pháp quyết loại bỏ bụi bặm dơ bẩn trên người mình trong những ngày qua, đang định cởi áo tháo dây lưng bắt đầu tôi luyện thân thể, lúc này một tấm phù chú trên mặt bàn trong động phủ đột nhiên bay lên giữa không trung, không lửa tự đốt.

"Ừm?" Kim Tố Miên dừng lại bàn tay đang cởi vạt áo, chỉ thấy tấm bùa kia đột nhiên hóa thành một cái độc lâu, cằm dưới mở ra, lại phát ra một giọng nữ thanh thúy: "Sư muội, đã có tin tức đan phương Trúc Cơ mà ngươi muốn!"

Kim Tố Miên khẽ giật mình, chợt vui mừng: "Lục Tường sư tỷ, thật sao? Ở đâu? Đối phương ra giá bao nhiêu?"

Những năm gần đây, nàng đã học được bảy tám phần đan dược Luyện Khí kỳ, duy chỉ có đan phương Trúc Cơ Đan vẫn chưa thể vào tay.

Đây là vì, Bách Bảo lâu căn bản không bán loại đan phương đan dược đặc thù như Trúc Cơ Đan.

Chỉ sau khi cung cấp cho bọn họ số lượng đan dược thành phẩm tương đương, mới có tư cách đổi lấy.

Nhưng vấn đề là, mặc dù Kim Tố Miên đã được coi là đan sư thiên tài nổi tiếng nhất ngoại môn, tỉ lệ thành đan cực cao, nhưng bản thân nàng cũng phải tu luyện, không thể không ngủ không nghỉ luyện đan cho Bách Bảo lâu.

Nhớ ngày đó nàng và đám người Lỗ Lục Tường cùng nhau nhập tông, bàn về tư chất là tốt nhất, nhưng bây giờ trong bốn người, tu vi của nàng là thấp nhất, cũng vì tốn quá nhiều thời gian trên việc luyện đan.

Vì vậy Kim Tố Miên vừa tiếp tục luyện đan hoàn thành nhiệm vụ của Bách Bảo lâu, vừa sai người tìm kiếm manh mối đan phương Trúc Cơ khắp nơi.

Nếu có thể đạt được đan phương Trúc Cơ Đan từ ngoại giới, vậy nàng cũng không cần phải làm công cụ luyện đan hình người cho Bách Bảo lâu nữa.

"Sư muội, đây cũng không phải vấn đề giá cả hay không, mà là tờ đan phương Trúc Cơ kia đang ở Hàn thị sơn trang." Phía đối diện, Lỗ Lục Tường trầm giọng nói, "Đây là tin tức do một nhóm người nhận nhiệm vụ Hàn thị sơn trang mang về, ta đã xác nhận, trình độ đáng tin cực kỳ cao."

"Hơn nữa, trong sơn trang còn có một gốc Xích Tu Đằng."

Kim Tố Miên vội hỏi: "Những thứ kia đều nằm trong tay ai?"

"Không nằm trong tay ai." Lỗ Lục Tường nói.

Chương 155: Hệ thống mả mẹ ngươi! (2)

"Trong khoảng thời gian này sư muội luôn bế quan luyện đan, cho nên không biết, nhiệm vụ Hàn thị sơn trang này đã liên tục thất bại bốn lần, nếu thêm một lần nữa sẽ đưa vào nội môn. Người đi làm nhiệm vụ ba lần trước đều toàn quân bị diệt, còn không thể truyền ra ngoài cả đôi câu vài lời. Lần gần đây nhất, bởi vì Hạ Dực sư huynh cũng ở trong đó, mới may mắn chạy thoát, bị thương về tông."

"Cái gì?" Kim Tố Miên hoảng sợ, "Hai năm trước, Hạ Dực sư huynh đã tiến vào Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, nghe đồn sắp Luyện Khí tầng chín, hắn tự mình ra tay, vậy mà cũng không thể hoàn thành, còn bị thương trở về?"

Lỗ Lục Tường nói: "Không sai. Cho nên lần này, rất nhiều người đều dự định nhận nhiệm vụ này. Theo ta được biết, trước mắt đã có ít nhất ba đội ngũ, ít ngày nữa sẽ xuất phát. Ta đã gia nhập vào nhóm Trương Thạc sư huynh, ngày mốt sẽ lên đường. Trương Thạc sư huynh đồng ý, nếu ngươi bằng lòng luyện chế hai viên Trúc Cơ Đan cho hắn, đan phương Trúc Cơ và Xích Tu Đằng đều thuộc về ngươi."

"Vị sư huynh này đã Luyện Khí tầng chín, bàn về thực lực, tiếp theo sẽ có hy vọng đoạt được thứ tự trong Thi Đấu Ngoại Môn."

"Đi theo hắn, không chỉ được bảo vệ sự an toàn, khả năng cướp lấy đan phương Trúc Cơ và cả Xích Tu Đằng cũng rất lớn."

"Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại suy tính một chút."

Kim Tố Miên suy nghĩ một chút, liền gật đầu: "Đã vậy, vậy phiền sư tỷ chuyển lời đến Trương Thạc sư huynh giúp ra, ta bằng lòng gia nhập đội ngũ của hắn."

"Được." Lỗ Lục Tường nghe vậy vui mừng, vừa cười vừa nói, "Ta đi nói với Trương Thạc sư huynh ngay. Đúng, nhiệm vụ Hàn thị sơn trang này không đơn giản, mặc dù có Trương Thạc sư huynh dẫn đội, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vậy đi, khi nào ngươi rảnh, ta đến động phủ của ngươi một chuyến, gặp mặt kể lại tình huống đại khái cho ngươi biết."

"Sư tỷ, sáng mai ngươi tới là được." Kim Tố Miên tính toán thời gian cần thiết để mình tôi luyện thân thể, sảng khoái nói, "Ta đã kết thúc lần luyện đan này, tiếp theo sẽ rất rảnh rỗi."

Lỗ Lục Tường nói: "Cứ quyết định vậy đi, sáng sớm mai ta sẽ đi tìm ngươi."

Nói xong, hỏa diễm trên phù chú chậm rãi dập tắt, lại quay về chỗ cũ, khôi phục như lúc ban đầu.

"Xem ra họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc." Kim Tố Miên mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói, "Không ngờ vừa bỏ lỡ cơ hội với Hàn Tủy Hỏa, lại nhận được tin tức tốt này... Xem ra không có Hàn Tủy Hỏa, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt... Phi phi phi! Dám cướp cơ duyên của bản cô nương, bản cô nương tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn."

Nàng rất vui vẻ cởi quần áo, liếc nhìn Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy đen tối, không chút do dự, trực tiếp ngâm người vào.

Lạnh!

Lạnh quá!

Trong chớp mắt Kim Tố Miên ngồi vào, nụ cười nhẹ nhàng lập tức trở nên cứng đờ.

Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy nước cũng như tên, trong chớp mắt ngồi vào, Kim Tố Miên có ảo giác cả người mình đã bị đông thành tượng băng.

Không chỉ nhục thân cảm thấy lạnh, chủ yếu nhất là, ngay cả tư duy dường như cũng cứng đờ, mỗi một suy nghĩ chuyển động trong đầu đều có vẻ rất gian nan.

Cùng lúc đó, trên dưới cả người bị trăm ngàn thanh đao nhỏ điên cuồng đâm chọc, đau đớn liên miên không ngừng.

"Đúng là có thể tương xứng với Hàn Tủy Hỏa..." Toàn bộ thân hình không chịu kiếm chế đang khẽ run lên trong sự đau đớn cực độ, nhưng trong lòng Kim Tố Miên không sợ hãi, ngược lại đầy chờ mong, thầm nghĩ trong lòng, "Sau một đêm tôi luyện thân thể, ta nhất định có thể tiến vào Luyện Khí tầng tám."

Nàng nghĩ như vậy, nín thở ngưng thần, ép buộc mình quên đi nỗi đau khổ bên ngoài, linh lực di chuyển, bắt đầu tu luyện ở trong Hàn Tuyền Thủy.

Theo công pháp vận chuyển, lỗ chân lông cả người Kim Tố Miên nở to, tham lam hấp thu tinh hoa của Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, linh lực trong kinh mạch nàng càng thêm dồi dào, Kim Tố Miên đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái và yên tâm do thực lực tăng lên mang đến, một bóng dáng như quỷ mị đột nhiên nhảy lên đi vào động phủ!

Lúc đầu Kim Tố Miên tưởng mình cảm giác sai, mở mắt thấy một nam tu hơi quen thuộc đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, không khỏi trợn mắt hốc mồm.

Mặc dù động phủ này của nàng là tạm thời thiết lập để tiện luyện đan ở Đan phong, nhưng xung quanh cũng xếp đặt tròn sáu đạo pháp trận.

Trừ khi Kim Tố Miên chủ động mở cửa từ bên trong, nếu không dù chính nàng đi vào, cũng phải dùng minh bài mở ra mới có thể đảm bảo không chạm đến bất kỳ một đạo trận pháp gì, bình an đi vào trong.

Rốt cuộc đối phương có tu vi gì, lại có thể thần không biết quỷ không hay chui vào?

Không đợi Kim Tố Miên tỉnh táo lại, đã thấy tình cảnh khiến tròng mắt nàng nứt ra…

Nam tu kia vươn tay ra, cầm lấy viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm ở trên mặt bàn!

"Dừng tay!!!" Kim Tố Miên gầm thét ở trong lòng, nếu không phải lúc này là thời khắc mấu chốt để tôi luyện thân thể, không thể động đậy, nàng nhất định lập tức nhảy ra đánh một chưởng nổ đầu gia hỏa này.

Nàng vất vả lâu như vậy, luyện hỏng gần một ngàn lô mới có duy nhất một viên, đây là biểu tượng cho sự tiến bộ của nàng trên đan đạo, là kết tinh tâm huyết của nàng trong mấy ngày nay, là... Còn chưa suy nghĩ xong, nam tu không chậm trễ chút nào nhét Chủng Ngọc Đan vào trong miệng.

Chương 156: Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng chết… (1)

"Leng keng!" Tiếng nhắc nhở của hệ thống vẫn bình tĩnh như trước đây, "Hoàn thành tặng Chủng Ngọc Đan thượng phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong lòng Bùi Lăng đờ đẫn.

Thế nhưng, hiển nhiên hệ thống không định buông tha hắn ngay lúc này.

Ngay sau đó, thân thể hắn xoay chín mươi độ, nhìn về phía vị chủ nhân động phủ vừa hoảng vừa sợ, "Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra hoàn cảnh đột phá ải thích hợp..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí hơn phân nửa phần Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy..."

Bùi Lăng nhanh chân đi đến trước bồn tắm, trong ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm của Kim Tố Miên, dứt khoát lưu loát cởi tất cả quần áo, "ùm" một tiếng nhảy xuống, mang theo gợn sóng khiến Kim Tố Miên gần như đứng không vững, lay động một hồi lâu.

Nhưng sự nhục nhã của nàng còn chưa kết thúc.

Chỉ thấy Bùi Lăng mặt không thay đổi duỗi một tay ra, ấn vào khuôn mặt của nàng.

Giống như đang đẩy thứ gì đó vướng víu, đẩy Kim Tố Miên vào trong góc, bản thân thoải mái chiếm cứ vị trí trung tâm bồn tắm, tạo dáng, bắt đầu tu luyện.

Hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành tặng Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Bùi Lăng: "..."

Kim Tố Miên: "!!!!"

Nàng cũng không thể giữ vững tinh thần được nữa, "phốc" phun ra một ngụm máu lớn, linh lực trong người hoàn toàn hỗn loạn.

Lúc này Bùi Lăng không rảnh để ý tới Kim Tố Miên.

Bởi vì cái Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy này mẹ nó quá đau!

Thân thể của hắn vừa ngâm vào nước, dường như bắt đầu một trận lăng trì.

Vô số lưỡi dao xẹt qua toàn bộ cơ thể, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng, đau đớn thẳng vào gân cốt.

Điều này thì cũng thôi, dù sao cũng từng nạp lửa nhập thể, Bùi Lăng còn có thể vừa mắng chửi hệ thống, vừa đề phòng Kim Tố Miên bùng nổ.

Nhưng hắn không ngờ, theo hệ thống tu luyện, Hàn Tủy Hỏa luôn yên tĩnh dần bắt đầu hoạt bát.

Ngọn lửa màu xanh thẳm sáng lên từ sâu trong con ngươi của hắn, sau khi hấp thu tinh hoa của Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy, chậm rãi tràn ngập, lan tràn đầy người.

Đệt đệt đệt!

Hệ thống ngu X!

Thiểu năng rác rưởi!

Lão tử đệt tổ tông ngươi!

Bùi Lăng hoàn toàn không ngờ, chống đỡ một lần nạp lửa nhập thể, vừa nãy lại chống đỡ vạn lưỡi đao róc thịt, hiện tại mẹ nó còn phải chống đỡ liệt hỏa đốt người cộng thêm lăng trì.

"Hóa ra là ngươi đoạt Hàn Tủy Hỏa của ta!" Ngay lúc hắn đang mắng hệ thống, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ, "Ta..."

Vừa rồi tâm cảnh của Kim Tố Miên dao động kịch liệt dẫn đến bị thương, lúc này quá tức giận, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nói chưa hết câu lại lần nữa "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, cả người yếu ớt ngã xuống mép bồn tắm, bất tỉnh nhân sự!

Bùi Lăng: "..."

Ôi.

Hủy diệt đi.

Hệ thống vẫn thờ ơ, toàn tâm toàn ý tu luyện.

Vốn Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy vô cùng tối tăm, màu sắc như mực, mỗi một giọt đều như bi thép, nhưng theo thời gian trôi qua, màu sắc Hàn Tuyền Thủy càng lúc càng mờ nhạt.

Một đêm trôi qua, trong bồn tắm chỉ còn lại một chậu nước trong veo thấy đáy, cả người Bùi Lăng đột nhiên chấn động, tất cả đau đớn rút lui như thủy triều, thay vào đó là tràn đầy lực lượng.

Trong cả người, linh lực cuồn cuộn chảy xuôi, phun ra nuốt vào, rõ ràng mạnh hơn Luyện Khí tầng sáu một mảng lớn!

Luyện Khí tầng bảy!

Cùng lúc đó, cuối cùng bên tai hắn lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng xanh mặt, trước tiên trở tay cho nó một đánh giá kém một sao, ngay sau đó lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm, dùng tốc độ nhanh nhất mặc đồ, đang muốn nắm bắt thời gian chạy trốn, khóe mắt thoáng nhìn qua Kim Tố Miên nằm ở trên bồn tắm, trán rũ xuống, sợi tóc lộn xộn, hắn nhớ một vài động tác của đối phương, hình như sau khi hôn mê vào tối hôm qua thì chưa từng động đậy?

"..." Do dự một chút, Bùi Lăng vẫn đề phòng đi qua đẩy vai đối phương, "Sư tỷ? Sư tỷ?"

Kim Tố Miên trượt vào bồn tắm theo tiếng gọi.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, sư tỷ này tuyệt đối đừng chết!

Lần đầu hắn đến Bách Bảo lâu bán đan dược, đã nghe nói đến tên tuổi của Kim Tố Miên.

Không nói đến lúc ấy có ba đệ tử Luyện Khí cao tầng vây quanh Kim Tố Miên xum xoe, chỉ nói đến Kim Tố Miên đã được nội môn trưởng lão dự định là truyền nhân, một khi đối phương gặp chuyện không may, chỉ sợ Trịnh Kinh Sơn cũng không bảo vệ được hắn!

Bùi Lăng không dám thất lễ, nhanh chóng ôm nàng ra khỏi bồn tắm, đặt lên trên giường êm ở bên cạnh. Đẩy mái tóc dài ướt sũng của đối phương ra, lập tức lộ ra một khuôn mặt xen lẫn xanh trắng, vết máu loang lổ trên khóe miệng đã khô cạn.

Điều khiến Bùi Lăng thở phào là, mặc dù hơi thở của vị sư tỷ này gần như không có, nhưng hiển nhiên vẫn còn sống.

"Ta nhớ vị sư tỷ này là luyện đan sư, chắc chắn trong động phủ của nàng sẽ có đan dược cứu chữa..." Bùi Lăng nghĩ như vậy, tiện tay kéo chăn mền đắp lên cho Kim Tố Miên, vội vàng đi tìm đan dược.

Chẳng mấy chốc, hắn đã lật ra một đống lớn chai lọ từ trong các ngõ ngách.

Chương 157: Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng chết… (2)

Nhưng vấn đề là, ngoại trừ bốn loại đan dược Thối Cốt Đan, Chủng Ngọc Đan, Khí Huyết Đan, Bồi Nguyên Đan mà hắn từng dùng, hắn hoàn toàn không biết những cái khác!

"Hay là tùy tiện cho ăn một viên?" Loại suy nghĩ vô trách nhiệm này vừa xuất hiện trong lòng đã bị Bùi Lăng bác bỏ, dù sao đây là luyện đan sư Ma tông, ai biết những đan dược trước mặt này là cái gì?

Hắn hơi suy nghĩ, nhét cho Kim Tố Miên một viên Bồi Nguyên Đan và một viên Khí Huyết Đan, nhét toàn bộ số đan dược còn lại vào túi trữ vật, dự định đi Bách Bảo lâu hỏi một chút.

"Hung hăng xông tới động phủ, cướp đoạt tài vật của người khác, nhiễu loạn lúc tu luyện của người ta... Ta nhớ cộng lại chỉ phạt mấy ngàn linh thạch." Hắn nghĩ như vậy, không còn dám kéo dài, cầm minh bài của Kim Tố Miên vội vàng đi ra ngoài, "Chỉ cần vị sư tỷ này không chết, chút tiền phạt ấy không phải việc lớn."

Xung quanh động phủ của Kim Tố Miên có bày trận pháp, tối hôm qua là hệ thống điều khiển thân thể hắn đi vào, Bùi Lăng không hiểu trận pháp, cũng may toà động phủ này đi vào khó khăn, đi ra lại rất thuận tiện.

Hắn chỉ bước một bước ra cửa lớn, đã đứng ở ngoài động phủ.

Nhưng Bùi Lăng còn không kịp phân biệt xem đi hướng nào đến Bách Bảo lâu, một cái hoa đăng cực to đột nhiên chậm rãi giáng xuống từ trên trời, Lỗ Lục Tường đứng trong hoa đăng ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi là ai? Sao lúc này lại đi ra từ động phủ của Kim sư muội?"

"Ta..." Suy nghĩ của Bùi Lăng chuyển đổi thật nhanh, đang nghĩ ngợi phải làm thế nào lấp liếm cho qua, Lỗ Lục Tường đột nhiên đánh một chưởng về phía hắn!

Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng né tránh sang bên cạnh.

Đúng vào lúc này, hắn cảm giác trong tay trống rỗng, chỉ thấy Lỗ Lục Tường đứng cách mình ba trượng, cầm minh bài của Kim Tố Miên trong tay, khuôn mặt lạnh lẽo: "Sao minh bài của Kim sư muội lại ở trong tay ngươi?"

Nói xong không đợi Bùi Lăng trả lời, trực tiếp mở trận pháp, lao vào trong.

Bùi Lăng thấy thế giật mình, không chút nghĩ ngợi vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, bám sát sau lưng nàng đi vào bên trong.

Bóng người nhoáng một cái, hai người gần như đồng thời xuất hiện trong động phủ.

"Kim sư muội!" Lỗ Lục Tường gọi một tiếng, thấy không có ai trả lời, lập tức đi vào căn phòng trong động phủ.

Nhưng mới chuyển bước, Bùi Lăng đột nhiên ngăn cản nàng, trầm giọng nói: "Sư tỷ dừng bước, bây giờ Kim sư tỷ không thoải mái, xin ngươi đừng làm phiền nàng."

Tuyệt đối không thể để nàng biết Kim Tố Miên sắp chết!

Lỗ Lục Tường giận dữ: "Ngươi là ai? Kim sư muội chưa từng nhắc đến một người như ngươi với ta!"

Hả?

Vị sư tỷ này không biết hắn?

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt mừng thầm, lập tức nói: "Sư tỷ, hình như Tố Miên không cần phải nói việc của ta và Tố Miên cho ngươi biết?"

"..." Tố Miên? Quan hệ của hắn và Kim sư muội lại thân mật như vậy?

Lỗ Lục Tường nghẹn lời, cẩn thận suy nghĩ, lại không phản bác được.

"Sư tỷ, hiện tại tình hình của Tố Miên không thích hợp chào hỏi ngươi, ngươi vẫn nên đặt minh bài xuống đi trước đi." Thấy thế, Bùi Lăng càng nói năng hùng hồn hơn, "Đừng chậm trễ việc quan trọng của chúng ta."

Làm chậm trễ việc quan trọng của các ngươi?

Lỗ Lục Tường luôn tự xưng tình như tỷ muội với Kim Tố Miên, ngay cả Thiệu Ninh Trực luôn theo đuổi Kim Tố Miên cũng vì vậy mà không dám đắc tội nàng, từ lúc nào lại bị người khác gạt ra khỏi việc của Kim Tố Miên như thế?

Nàng trừng mắt nhìn Bùi Lăng, đột nhiên đánh một chưởng về phía đối phương.

Bùi Lăng vừa chịu thua thiệt một lần, lúc này lại đề phòng từ sớm, đáng tiếc lần này hệ thống tu luyện lại không đem theo Yếm Sinh Đao, hắn đành phải lấy chưởng làm đại đao, sử dụng Huyết Sát đao pháp bổ một chưởng từ trên xuống!

Xoạt!

Huyết khí nồng đậm quanh quẩn trên cổ tay Bùi Lăng, lại cực kì thoải mái chém vỡ chưởng kình của Lỗ Lục Tường.

Một kích không thành, thân hình Lỗ Lục Tường thoáng lên, bộ pháp dưới chân như mặc hoa quấn cây, đột nhiên chuyển ra sau lưng Bùi Lăng, bàn tay lập tức hóa thành trảo thú, chộp vào sau lưng Bùi Lăng.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến áo bào Bùi Lăng, hắn đã hóa thành một đoàn Huyết Ảnh, biến mất ngay trong tầm mắt của Lỗ Lục Tường.

Lại thất bại chiêu thứ hai, Lỗ Lục Tường ngẩn ngơ, tu vi của đối phương chỉ là Luyện Khí tầng bảy, lại liên tục hai lần hóa giải công kích của mình?

Nhưng chẳng kịp chờ nàng suy nghĩ nhiều, cần cổ bỗng nhiên lạnh lẽo, nàng vội vàng xoay người, đã thấy Bùi Lăng đặt thủ đao ở trên cần cổ của nàng...

Sư tỷ Luyện Khí tầng tám này quá yếu!

"Ngươi..." Lỗ Lục Tường quá hoảng sợ, đến mức trong chốc lát không biết nói gì cho phải.

Nhìn nhau một lát, một suy nghĩ quỷ dị xuất hiện trong lòng: Trận chiến vượt cấp, không đến ba chiêu đã khiến nàng chịu chút thiệt thòi, đúng là tư chất này có thể lọt vào mắt xanh của Kim sư muội luôn mắt cao hơn đầu, gia hỏa này không phải là khách quý của Kim sư muội đấy chứ?

"Sư tỷ, còn xin ngươi tạm thời rời đi." Bùi Lăng trầm giọng nói, "Đừng làm phiền ta và Tố Miên."

Kim sư muội ở cạnh gia hỏa này từ lúc nào?

Ghê tởm!

Nàng và Kim sư muội quen biết lâu như vậy, dù biết việc này, cũng không phải không chịu giúp đỡ che giấu trước mặt Thiệu Ninh Trực, có cần phải giấu giếm kín kẽ với cả nàng không?

Chương 158: Khách quý

Hay là, thật ra Kim sư muội không coi nàng là tỷ muội tốt?

Trong lòng Lỗ Lục Tường vừa tức vừa uất ức, sắc mặt thay đổi thất thường một lát, đốt nhiên phẩy tay áo một cái, ném minh bài, oán hận rời đi.

Bùi Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa Lỗ Lục Tường quay người đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với hắn: "Vậy Kim sư muội còn có thể tham gia nhiệm vụ Hàn thị sơn trang không?"

Hàn thị sơn trang?

Hình như hắn có chút ấn tượng với nơi này... Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh nhớ đến, lúc trước hắn vừa giết đám người Miêu Thành An đã gặp được khi đến Tạp Ủy tư tìm nhiệm vụ chuồn ra khỏi tông môn.

Thù lao của nhiệm vụ kia cao tới 800 linh thạch hạ phẩm, xen lẫn trong một đám mười mấy mấy chục linh thạch, quả thực là hạc giữa bầy gà.

Cho nên đến bây giờ hắn còn nhớ rõ đại khái, hình như là điều tra chân tướng cái chết của cả nhà Hàn thị sơn trang, giới hạn đệ tử Luyện Khí tầng sáu trở lên mới được tham gia, thời gian quy định một tháng... Tính toán thời gian, hình như đã qua một tháng, chẳng lẽ vừa có người nhận?

Hay là nhiệm vụ này có vấn đề gì?

"Hai ngày nay thân thể nàng không thoải mái, sẽ không đi." Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, lại không hề để lộ ra trên mặt, Kim Tố Miên chỉ còn thừa lại một hơi, còn tham gia nhiệm vụ gì?

"Không đi được?" Con ngươi Lỗ Lục Tường co rụt lại, ánh mắt sắc bén nhìn qua Bùi Lăng, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, "Hàn thị sơn trang có đan phương Trúc Cơ và dược tài Trúc Cơ Đan mà Kim sư muội muốn, nàng không thể không đi!"

"Hơn nữa ta đã đồng ý với Trương Thạc sư huynh, Kim sư muội không đi, ta biết ăn nói với Trương Thạc sư huynh thế nào?"

Trong lòng Bùi Lăng trong lòng, vốn tưởng đã lừa dối qua ải, không ngờ Kim Tố Miên lại đồng ý tham gia nhiệm vụ.

Tình hình hiện tại không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể một con đường để đi, gọn gàng dứt khoát nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi thay Tố Miên, không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi."

Lỗ Lục Tường nhìn hắn chằm chằm, hùng hổ dọa người nói: "Ngươi đi? Nếu là ngươi đi, Trương Thạc sư huynh muốn hai viên Trúc Cơ Đan, ngươi có thể đồng ý thay Kim sư muội không?"

"Đương nhiên có thể." Bùi Lăng nói chắc chắn, "Với quan hệ của ta và Tố Miên, đây đều là việc nhỏ."

"Vậy được." Lỗ Lục Tường thấy hắn tỏ vẻ có thể quyết định thay cho Kim Tố Miên, trong lòng hơi buồn bực, trầm ngâm nói, "Ta sẽ nói rõ tình huống với Trương Thạc sư huynh, nếu Trương Thạc sư huynh đồng ý, vậy ngày mai ta lại tới tìm ngươi."

Nói xong, lúc này mới vung tay áo rời đi.

Đợi nàng đi được một lúc, Bùi Lăng vội vàng thay đổi cách ăn mặc một phen, cũng rời khỏi động phủ.

Lần này cũng may không gặp người nào nữa.

Sau một lúc lâu, hắn trở về từ Bách Bảo lâu, lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt to bằng trứng bồ câu, đây là Phục Sinh Đan, theo lời nói của giám định sư đan dược Bách Bảo lâu, chuyên dùng trong tình trạng xảy ra sơ suất khi tu luyện, công pháp phản phệ.

Bùi Lăng bóp má để Kim Tố Miên hé môi, cưỡng ép nhét Phục Sinh Đan vào.

Sau đó lại đổ ra hai viên đan dược màu đỏ thắm, mặt ngoài hiện ra rất nhiều mặt quỷ nhỏ bé, bên Bách Bảo lâu nói đan dược này là Quỷ Diễm Đan, trong uống ngoài thoa đều được.

Chỉ là uống thuốc cần phối hợp một ít công pháp Hỏa hệ, nếu không dễ đốt bị thương phế phủ; thoa ngoài da thì loại bỏ hàn sát.

Sau khi Bùi Lăng bóp nát nó, cẩn thận thoa lên trán, cổ họng, bụng dưới cùng đủ loại độ phận của Kim Tố Miên, chỉ thấy thuốc bột vừa mới rải xuống, đã có một tầng sương mù ớn lạnh chậm rãi tràn ngập ra.

Sau khi bận rộn một phen, Bùi Lăng cẩn thận quan sát, phát hiện mặc dù hô hấp của Kim Tố Miên vẫn nhỏ bé yếu ớt, nhưng ít ra không phải kiểu lúc đứt lúc liền trước đó, hiển nhiên đã tốt hơn nhiều, lúc này mới thầm thở phào.

"Xem ra không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Hắn thầm nghĩ, "Phải nhanh đi tìm Trịnh sư huynh."

Cầm minh bài của Kim Tố Miên, Bùi Lăng rời khỏi động phủ, lập tức thuê một đóa m Thi Vân tiến về nội môn.

Nhưng sau khi đến Khô Lan tiểu viện, lại bị khôi lỗi thủ vệ nói cho biết: "Mạch chủ đã rời khỏi tông môn, sẽ không trở về trong thời gian ngắn."

Bùi Lăng: "..."

Hắn không từ bỏ hỏi, "Ta có việc gấp, có thể mời Trịnh sư huynh về trước không? Chắc hắn còn chưa đi xa."

Khôi lỗi nói: "Mạch chủ đã rời khỏi tông môn, sẽ không trở về trong thời gian ngắn."

Bùi Lăng thầm nôn ra một ngụm máu, lại hỏi: "Vậy xin hỏi u Dương Tiêm Tinh sư tỷ ở đâu? Ta muốn đi bái phỏng u Dương sư tỷ một chút."

Khôi lỗi vẫn nói: "Mạch chủ đã rời khỏi tông môn, sẽ không trở về trong thời gian ngắn."

"Hệ thống, ra thăm đệ đệ thiểu năng của ngươi này." Bùi Lăng tức giận nói trong lòng.

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài, một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp, tự động tu luyện, ngăn chặn điều ngoài ý muốn, không lo tâm ma, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!"

Bùi Lăng: "Đệt."

Hắn đành phải quay về động phủ của Kim Tố Miên.

Phẩm chất đan dược trong động phủ của vị sư tỷ này đều cực kỳ tốt, qua một khoảng thời gian như thế, tình huống của nàng lại ổn định rất nhiều, thậm chí khuôn mặt đã hơi hồng hào.

Chương 159: Bây giờ lão tử rời khỏi còn kịp không? (1)

"Làm sao bây giờ?" Bùi Lăng nhìn nàng thầm nghĩ, mình cướp Chủng Ngọc Đan của vị sư tỷ này, chiếm Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy của nàng, còn suýt nữa cùng tắm uyên ương với nàng, cuối cùng hại nàng tôi luyện thân thể thất bại gặp nguy hiểm nhưng vẫn còn sống... Nghĩ cũng biết, một khi Kim Tố Miên tỉnh lại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Không có chỗ dựa cấp bậc Trịnh Kinh Sơn ra mặt nói giúp, căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề này.

Dù sao đổi chỗ để suy nghĩ, nếu có người cướp Chủng Ngọc Đan do hắn vất vả luyện chế, sau đó còn... Không có sau đó, người này phải chết!

Liên tục cân nhắc, Bùi Lăng mở ra một cái bình ngọc, cẩn thận đổ ra một viên đan dược đen nhánh lớn khoảng ngón cái.

Viên đan dược kia tản ra một mùi thơm đắng chát, nhưng sau khi ngửi được, lại cảm thấy trong đầu trong trẻo.

"An Hồn Đan..." Bùi Lăng dò xét vài lần, thầm nghĩ, "Dựa theo lời nói của Bách Bảo lâu, đan dược này am hiểu an thần dưỡng hồn, người dùng sẽ liên tục ngủ say tròn một tháng, tẩm bổ hồn phách, uẩn dưỡng tinh thần trong giấc mộng... Là một trong những đan dược thiết yếu của luyện đan sư, cũng là một trong những đan dược trân quý nhất của Luyện Khí kỳ."

"Dù là chỗ của Kim sư tỷ, cũng chỉ có bốn viên."

"Trước tiên ta để nàng ăn vào một viên, ngày mai thay nàng đi làm nhiệm vụ Hàn thị sơn trang."

"Chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về, nếu Trịnh sư huynh đã trở về, vậy đương nhiên là tốt nhất."

"Nếu đến lúc đó Trịnh sư huynh còn ở bên ngoài, vậy ta lại cho Kim sư tỷ ăn một viên."

"Tin tưởng trong thời gian hai viên An Hồn Đan, đã đủ để Trịnh sư huynh trở về chủ trì đại cục."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng âm thầm thấy may mắn vì đã tìm được một bắp đùi như Trịnh Kinh Sơn.

Nếu không lần này hắn chắc chắn phải chết.

Xác định Kim Tố Miên không có việc gì, lại đồng ý ngày hôm sau làm nhiệm vụ thay nàng, Bùi Lăng dành thời gian trở lại đan phòng thu hồi Yếm Sinh Đao và vật tùy thân.

Hôm sau trời vừa sáng, hắn vừa kết thúc một trận uỷ thác tu luyện, ngoài động phủ đã vang lên giọng nói của Lỗ Lục Tường: "Nên xuất phát rồi."

Hắn vội vàng cầm minh bài của Kim Tố Miên đi ra ngoài, chỉ thấy Lỗ Lục Tường lạnh lùng đứng trên hoa đăng, "Đi lên."

"Hôm qua ta đã nói với Trương Thạc sư huynh việc ngươi dùng tiền tham gia nhiệm vụ lần này thay sư muội." Sau khi Bùi Lăng bước vào hoa đăng, Lỗ Lục Tường lấy ra minh bài trước, để hắn cũng nhận nhiệm vụ, tiếp theo bấm niệm pháp quyết để hoa đăng bay về hướng tây nam, nàng nhìn thẳng phía trước cũng không nhìn Bùi Lăng nói, "Trương Thạc sư huynh và mấy vị đồng môn cũng không quá vui lòng, cuối cùng vẫn là nể mặt Kim sư muội, mới đồng ý cho ngươi tham gia."

"Cho nên đợi lát nữa có lẽ sẽ có người muốn xem thử thực lực của ngươi, ngươi không cần nương tay."

"Thánh tông ta luôn là cường giả vi tôn."

"Thực lực ngươi càng mạnh, đến lúc đó sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt."

"Đừng làm mất mặt Kim sư muội."

Bùi Lăng gật đầu: "Đa tạ sư tỷ chỉ dẫn."

Lỗ Lục Tường duy trì vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng một lát, thấy nãy giờ Bùi Lăng không nói gì, cuối cùng không nhịn được: "Ngươi và Kim sư muội quen biết lúc nào?"

Hơn một tháng trước...

Lúc ấy ngươi cũng có mặt.

"Được một khoảng thời gian rồi." Bùi Lăng bình tĩnh nói, "Tố Miên là một nữ hài tử rất tốt."

Lỗ Lục Tường cười lạnh: "Đương nhiên."

Bây giờ nàng nhìn Bùi Lăng cực kỳ không vừa mắt, lại không nói được lời nào, trong lòng bực mình, mãi cho đến khi hoa đăng hạ xuống một vách núi rộng rãi, mới lạnh như băng mở miệng: "Đến rồi."

Bùi Lăng chưa từng tới vách núi ở trên ngọn núi này, chỉ thấy cả ngọn núi cỏ cây sum suê, đôi khi còn thấy kỳ trân dị thú ẩn hiện.

Trong rừng có rất nhiều loại Bích Đồng Sơn Tước đuôi đỏ, lông vũ xinh đẹp đáng yêu, hoặc đậu hoặc bay trong rừng, tiếng chim hót chiêm chiếp xen lẫn tiếng suối, càng có vẻ thanh u.

Chỉ là chỗ vách núi mà bọn họ đang hạ xuống lại không có một ngọn cỏ, trên mặt đất có vô số vết đao.

Bùi Lăng cùng Lỗ Lục Tường đi xuống hoa đăng, trên áo bào lập tức xuất hiện mấy lỗ thủng, làn da ở chỗ thủng cũng cảm giác hơi đau nhói.

Hắn không khỏi khẽ giật mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy kẻ địch.

"Nơi này là Minh Nhận nhai." Lỗ Lục Tường thấy động tác của hắn, cười nhạo một tiếng, nói, "Thánh tông ta có tiền bối từng tu luyện Hàn Minh đao pháp ở đây, sau khi thiên trường địa cửu, đao ý tản vào vách núi, không những cỏ cây khó mà sinh tồn, đao khí để lại còn bị những tu sĩ cũng tu luyện đao pháp hấp dẫn."

"Từ mấy năm trước ngay cả đao tu trong nội môn cũng đặc biệt tới đây lĩnh hội."

"Nơi này rất nổi tiếng ở ngoại môn, nhất là tu sĩ luyện đao gần như không ai không biết."

Nàng từ tốn nói, "Nhưng hình như ngươi lại không biết?"

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, cách đó không xa đột nhiên có người nói tiếp: "Lỗ sư muội, đây đã là việc rất lâu trước kia, bây giờ đao ý lưu lại nơi đây mười không còn một, cho dù là đao tu Luyện Khí kỳ cũng có rất ít người đặc biệt tới."

Hai người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nam từ áo bào đỏ dáng người cao lớn đang bước đến đón, vừa đi vừa nói.

Chương 160: Bây giờ lão tử rời khỏi còn kịp không? (2)

"Đây là vị sư đệ dùng tiền thay thế sư muội đến đây? Luyện Khí tầng bảy có thể bước xuống đất không thấy máu, xem ra cũng có chút bản lĩnh."

"Vị này là Trương Thạc sư huynh." Lỗ Lục Tường giới thiệu, "Trương Thạc sư huynh đã là Luyện Khí tầng chín, chỉ còn cách một bước là đến Trúc Cơ."

Lại giới thiệu với Trương Thạc, "Vị này là... Đúng, ngươi tên là gì?"

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, Luyện Khí tầng chín?

Không phải nhiệm vụ này chỉ yêu cầu Luyện Khí tầng sáu trở lên sao?

Vì sao lại có đệ tử Luyện Khí tầng chín đến đây?

Hắn kìm chế nghi ngờ trong lòng, cung kính nói: "Trương sư huynh, ta tên Bùi Lăng."

"Hóa ra là Bùi sư đệ." Trương Thạc tỉ mỉ quan sát hắn, âm thầm nhanh chóng nhớ lại có từng nghe đến nhân vật này ở ngoại môn hay không?

Hoàn toàn không ấn tượng.

Có lẽ hơn phân nửa là tiểu bạch kiểm ăn bám người khác.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt hơn, nói với Lỗ Lục Tường: "Triệu sư đệ, Chu sư đệ còn có Vương sư muội đều đến rồi, hiện tại còn thiếu Từ sư đệ và Lý sư muội. Bây giờ chúng ta đang chờ trong lương đình ở bên kia, các ngươi cũng cùng đi đi."

Xuống Minh Nhận nhai là một con đường mòn lát bằng đá vụn.

Hai bên đường mòn đều là rừng trúc rộng lớn, thân cây ngàn vạn, lá cây um tùm.

Bên trái còn có một dòng suối trong veo đang yên tĩnh chảy xuôi theo đường mòn, đi về phía trước vài chục trượng có một cây cầu nhỏ vắt qua dòng suối, phía đối diện cây cầu là một lương đình bát giác.

Trên tám sừng của lương đình đều treo một cái Độc Lâu Phong Linh, nhẹ nhàng lay động theo gió, phát ra tiếng kêu êm tai.

Cột đình điêu khắc vô số hoa văn quỷ mị, dữ tợn đáng sợ.

Lúc này này, đang có ba tên tu sĩ ngồi trong đình.

Thấy Trương Thạc dẫn theo Lỗ Lục Tường và Bùi Lăng tiến đến, vội vàng đứng dậy đón.

"Từ sư đệ và Lý sư muội ở xa còn chưa tới, chúng ta lại đợi lát nữa." Trương Thạc nói với bọn họ, "Vị bên cạnh Lỗ sư muội là Bùi sư đệ Bùi Lăng đã dùng tiền để thay thế sư muội cùng chúng ta đến Hàn thị sơn trang."

Ba tên tu sĩ liếc nhìn Bùi Lăng, phát hiện hắn chỉ là Luyện Khí tầng bảy, đều nhíu mày lại.

Trong lòng Bùi Lăng lại hoảng sợ: Ba tên Luyện Khí tầng tám!

Cộng thêm Lỗ Lục Tường là có bốn người Luyện Khí tầng tám, Trương Thạc là một Luyện Khí tầng chín, nửa bước Trúc Cơ... Hơn nữa đội ngũ này còn có hai vị tu sĩ chưa tới, nhìn từ thái độ của đám người này với hắn, có lẽ hai người chưa đến ít nhất cũng là Luyện Khí tầng tám.

Vì sao lại có nhiều cao thủ tiến về nhiệm vụ Hàn thị sơn trang này như vậy?

"Lỗ sư muội, ngươi đã đến." Sau khi chào hỏi một chút, đám người trực tiếp không để ý đến Bùi Lăng, chỉ nói chuyện với Lỗ Lục Tường, "Nghe nói gần đây Kim Sí Xích Tuyến Ngô của ngươi lại lột xác rồi?"

Thấy Lỗ Lục Tường gật đầu, rõ ràng vẻ mặt nữ tu họ Vương kia thả lỏng, nói: "Vậy là tốt rồi, Kim Sí Xích Tuyến Ngô am hiểu thôn phệ quỷ mị chi vật, lại thêm thực lực của Trương sư huynh, trước mắt trong số năm đội ngũ, chúng ta vẫn có ưu thế nhất."

Bùi Lăng: "!?"

Cái gì?

Năm đội ngũ?

Không phải đội hình này của bọn họ đã nghiền ép nhiệm vụ Hàn thị sơn trang rồi sao?

Đệt.

Chẳng lẽ lại là một nhiệm vụ nguy hiểm???

Hắn đang nghĩ như vậy, người mặc áo bào xám trong hai tên nam tu Luyện Khí tầng tám lại thở dài, nói: "Vương sư muội, ngươi nghĩ lạc quan quá. Vừa nãy ta nhận được tin tức, suốt cả đêm qua bốn đội ngũ còn lại đều không rảnh rỗi."

"Ví dụ như đội ngũ của Bạch Huống sư huynh, mượn được một nhánh Độc Hỏa Huyết Giao Trượng từ chỗ sư huynh nội môn, ngoại trừ Bạch Huống sư huynh, tu vi của những người khác đều là Luyện Khí tầng tám trở lên!"

"Đội ngũ Quản Tuyết Nhị sư tỷ có một yêu sủng Khai Tuệ tầng chín, tu vi của những người khác đều là Luyện Khí tầng tám trở lên!"

"Mặc dù đám người Tiêu Phác sư huynh không mượn được pháp khí, cũng không có yêu sủng, nhưng hai canh giờ trước Tiêu sư huynh thuyết phục Lục Phục Giang sư huynh Luyện Khí tầng chín cùng nhau hành động. Nói cách khác, đội ngũ của bọn họ có hai vị Luyện Khí tầng chín."

"Càng khỏi phải nói đến đội ngũ của Đường Nam Trai sư huynh, bản thân Đường sư huynh bắt đầu từ Luyện Khí tầng sáu đã tiến vào Cổ Uyên chém giết yêu quỷ, một thân thuật pháp đều được luyện thành trong lúc đối mặt với sống chết, gần như vô địch trong số người cùng cảnh! Còn đồng đội của Đường sư huynh đã phối hợp với hắn trong Cổ Uyên chiến trường nhiều năm, đã luyện được sự ăn ý từ trong biển máu núi thây, đội ngũ tạm thời tạo thành như chúng ta căn bản không thể so sánh được."

Nam tu áo bào xám lại thở dài, "Cho nên chúng ta vẫn không thể lơ là!"

Bùi Lăng: "..."

Bây giờ lão tử rời khỏi còn kịp không?

Không đợi Bùi Lăng nghĩ ra lý do từ bỏ nhiệm vụ, bên ngoài lương đình phát ra tiếng động, chỉ thấy hai tu sĩ một nam một nữ Luyện Khí tầng tám lần lượt hạ xuống đất.

Khuôn mặt nam tu khuôn mặt chất phác, vác một cái cự thuẫn bằng đồng; nữ tu mặc váy thêu đuôi dài quét đất, mặt nạ lụa mỏng, không thấy rõ khuôn mặt tuổi tác.

Đám người Trương Thạc rối rít đứng dậy đi ra ngoài: "Từ sư đệ, Lý sư muội, các ngươi đã đến rồi."

Chương 161: Huyết Khôi Kiệu

"Trương sư huynh." Hai tên tu sĩ kia gật đầu chào hỏi Trương Thạc trước, sau đó áy náy nói, "Thật xin lỗi, đã để các ngươi đợi lâu."

"Nếu đã đủ người rồi, vậy bây giờ lên đường đi." Trương Thạc nhìn quanh một vòng, lấy ra một cỗ kiệu lớn khoảng bàn tay từ túi trữ vật, nói, "Chư vị sư đệ sư muội, Hàn thị sơn trang cách Thánh tông quá xa xôi, tốc độ tọa kỵ của mọi người không đồng nhất, nếu không chê hay là cùng ngồi Huyết Khôi Kiệu của ta để đến đó thì thế nào?"

Tất nhiên đám người không có ý kiến, Trương Thạc ném cỗ kiệu lên giữa không trung, trong khoảnh khắc hóa thành một cái kiệu hoa.

Cái kiệu hoa được chế tác tinh tế, hộ bản điêu khắc bách quỷ dạ hành, bốn góc rủ xuống từng chuỗi độc lâu, trước kiệu buông thõng tấm rèm được bện từ da người, đằng sau là vài cái đinh sắt màu mực, đóng đinh một con Ác Giao giương nanh múa vuốt, vẻ mặt hung ác, vẫn không ngừng giãy giụa.

Liếc nhìn lại, điều khiến người ta chú ý nhất là cột trụ chống đỡ kiệu chia ra tám mặt, mỗi mặt đều có một khuôn mặt người, nam nữ lão ấu khác biệt quá nhiều, khuôn mặt như còn sống, trong mắt không ngừng có huyệt lệ chảy xuôi.

Trương Thạc vén lớp rèm da người đi vào trước tiên, đám người lần lượt đi theo.

"Lỗ sư tỷ." Bùi Lăng đi ở cuối cùng, hắn bất chấp khẽ hỏi Lỗ Lục Tường, "Tu vi của ta thấp, sợ rằng sẽ kéo chân các ngươi, hay là ta không đi nữa, các ngươi lại tìm sư huynh hoặc là sư tỷ Luyện Khí tầng tám tới thì thế nào?"

Lỗ Lục Tường đang muốn đi vào, nghe vậy cau mày: "Ngươi nói đùa gì thế? Đã đến lúc này ngươi còn nói ngươi không đi, ngươi bảo chúng ta đi đâu tìm người."

"Hơn nữa ngươi không đi, chúng ta tìm ai đòi Trúc Cơ Đan mà Kim sư muội đã cam kết?"

Nàng khẽ nói, "Lúc này ngươi lâm trận lùi bước chọc giận Trương sư huynh, ta sẽ không bảo vệ ngươi được."

"Nhanh lên đi!"

Bùi Lăng: "Cái này... Ta đã biết."

Thoạt nhìn Huyết Khôi Kiệu không khác biệt quá nhiều với kiệu hoa mà các tân nương nơi thế tục sẽ ngồi, nhưng sau khi đi vào bên trong lại phát hiện có động thiên khác.

Đó là một căn phòng hơi rộng rãi, tấm đệm màu đỏ, rèm che mềm mại, bày biện xinh đẹp lịch sự tao nhã.

Một đoàn người ngồi xuống, không hề cảm thấy chật chội.

Trương Thạc đánh ra một đạo pháp quyết, Huyết Khôi Kiệu chợt bay lên, lao nhanh về phía bắc.

Nhìn tốc độ này, mặc dù kém xa Huyền Cốt Lăng m Chu, nhưng so với Bùi Lăng cưỡi m Thi Vân thì nhanh gấp mấy lần.

"Chư vị sư huynh sư tỷ." Thấy Trương Thạc lấy từ trong túi trữ vật mấy thứ như ấm trà chén trà, bắt đầu chiêu đãi đám người, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên lên tiếng nói, "Tu vi của ta thấp, chỉ sợ lần này còn nhờ các vị quan tâm nhiều hơn, chút tấm lòng nhỏ tỏ lòng tôn kính."

Lúc đang nói chuyện, hắn trở tay lấy ra một viên Thối Cốt Đan cực phẩm dùng linh lực bao bọc, theo thứ tự đưa mỗi người hai viên đan dược.

"Ừm?" Lúc đầu đám người Trương Thạc chẳng thèm ngó tới, dù sao chỉ là Thối Cốt Đan mà thôi, bọn họ có thể tu luyện tới Luyện Khí hậu kỳ, sao có thể thiếu loại đan dược cơ sở này?

Chỉ là ngay sau đó, bọn họ chợt phát hiện đan dược trước mắt có màu sắc oánh nhuận sáng long lanh, dù gần trong gang tấc cũng không có chút đan hương nào, đám người đột nhiên kịp phản ứng, đồng thanh kêu lên, "Thối Cốt Đan cực phẩm?!"

Lúc lại nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt lập tức thay đổi.

Bùi Lăng thấy thế, đang muốn kéo tên tuổi Trịnh Kinh Sơn ra, ám chỉ mình cũng có chỗ dựa có theo hầu, không phải loại pháo hôi có thể tùy ý phái đi chịu chết như mọi khi.

Ai biết, hắn còn chưa mở miệng, Trương Thạc dẫn đầu cười ha ha một tiếng, vừa cẩn thận thu hồi Thối Cốt Đan cực phẩm, vừa nói: "Lại là đan dược cực phẩm, không ngờ thuật luyện đan của Kim sư muội đột nhiên tăng mạnh đến thế! Xem ra Trúc Cơ Đan của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề."

"Không sai không sai." Tu sĩ áo bào xám vừa nói chuyện lúc nãy cũng vui vẻ ra mặt, vân vê một viên đan dược, quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt say mê, "Chư vị, mặc dù đội ngũ khác đều không yếu, nhưng vì thuật luyện đan vô cùng kỳ diệu của Kim sư muội, chúng ta cũng phải cướp được đan phương Trúc Cơ còn có Xích Tu Đằng!"

Kim Tố Miên?

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, bọn họ lại tưởng đan dược này do Kim Tố Miên luyện?

Mệt cho hắn còn định nói đây là do Trịnh Kinh Sơn ban thưởng.

Được rồi, dù sao đều như thế.

Người mạnh nhất đội ngũ này là Trương Thạc, mục đích của Trương Thạc là Trúc Cơ Đan.

Vậy sau lưng hắn có luyện đan sư càng lợi hại, hắn càng an toàn.

"Lỗ sư muội, xem ra ngươi không nói thật với chúng ta." Lúc này nữ tu họ Lý đến sau trêu chọc Lỗ Lục Tường, "Đan dược cực phẩm trân quý đến mức nào, Kim sư muội lại cho vị sư đệ này nhiều như vậy, có thể thấy chắc chắn quan hệ của vị sư đệ này và Kim sư muội không hề tầm thường. Đâu phải mối quan hệ hời hợt như ngươi nói?"

Vị nữ tu họ Vương kia cũng nhìn Bùi Lăng thêm mấy lần, tốt bụng nhắc nhở: "Kim sư muội có xuất thân không tầm thường, chỉ trong cùng thế hệ đã có đường tỷ Kim Tố Đài, là mạch chủ một mạch Thạch Kính trong trung ngũ mạch nội môn. Nếu trong gia tộc của ngươi không có tu sĩ Trúc Cơ, chỉ sợ rất khó nhận được sự công nhận của Kim gia."

Chương 162: Cơ duyên Trúc Cơ (1)

"Đương nhiên, thuở nhỏ Kim sư muội được sủng ái, lại là đan sư thiên tài được gửi gắm sự kỳ vọng, nếu nàng toàn tâm toàn ý muốn đi cùng với ngươi, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng."

"Vị sư đệ này." Có Thối Cốt Đan cực phẩm mở đường, hiệu quả rất rõ ràng, một vị nam tu mãi không mở miệng cũng chủ động nhắc nhở, "Mặc dù Kim sư muội thích ngươi, nhưng trong tông môn có rất nhiều người ái mộ Kim sư muội. Nhất là Thiệu Ninh Trực thanh mai trúc mã của Kim sư muội, người này xuất thân Thiệu gia, môn đăng hộ đối với Kim gia."

"Hai nhà bọn họ là thế giao, thường có quan hệ thông gia."

"Thiệu Ninh Trực vẫn tự xưng là đạo lữ tương lai của Kim sư muội, bình thường bất kỳ nam tu nào tới gần Kim sư muội, đều bị hắn chèn ép."

"Nếu để hắn biết việc của ngươi và Kim sư muội, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Nhất là ngươi mới Luyện Khí tầng bảy, đến lúc đó nếu Thiệu Ninh Trực hẹn ngươi lên Sinh Tử lôi đài của tông môn..."

Hắn ta còn chưa nói dứt lời, nam tu áo bào xám kia hài lòng thu hồi Thối Cốt Đan cực phẩm, ngẩng đầu nói: "Thực lực của Thiệu Ninh Trực bình thường, tu vi chỉ dựa vào tài nguyên để bù đắp, không đủ đáng sợ. Như vậy đi, Lãnh sư đệ, chỉ cần ngươi lại cho ta mười viên, không, mười lăm viên Thối Cốt Đan cực phẩm. Tên Thiệu Ninh Trực kia dám gây sự với ngươi, lão tử đi giải quyết giúp ngươi!"

Bùi Lăng vội ho một tiếng: "Vị sư huynh này, ta họ Bùi, gọi Bùi Lăng."

Hắn hiểu được, mẹ nó vừa này Trương Thạc giới thiệu mình cho bọn họ, những người này thấy tu vi của hắn chỉ có Luyện Khí tầng bảy, căn bản không nhớ!

"Được rồi Bùi sư đệ." Nam tu áo bào xám kia mặt không đổi sắc, "Ta tên Triệu Xương An, Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, có kinh nghiệm nhiều lần xuống Cổ Uyên chém giết yêu quỷ, thế nào? Ngươi tìm ta giải quyết Thiệu Ninh Trực giúp ngươi, tuyệt đối có lời."

Gia hỏa này đúng là tham lam.

Bùi Lăng oán thầm, mười lăm viên Thối Cốt Đan cực phẩm, cho dù giao cho Trịnh Kinh Sơn, hắn cũng có thể bán được vạn viên linh thạch hạ phẩm.

Số lượng này cũng đủ để hắn thuê Trúc Cơ kỳ ở nội môn đi đánh người, còn cần tìm Luyện Khí tầng tám?

"Triệu sư huynh, Thối Cốt Đan cực phẩm rất trân quý, ta cũng chỉ có từng đó." Bùi Lăng đau khổ nói, "Hay là để sau này hãy nói."

"Bùi sư đệ ngươi đừng để ý đến hắn." Thấy thế, ánh mắt nam tu áo bào đen ngồi bên cạnh Triệu Xương An lóe lên, đột nhiên nói, "Chỉ là Thiệu Ninh Trực, đâu cần mười lăm viên Thối Cốt Đan cực phẩm? Ta chỉ cần mười hai viên, đảm bảo đuổi hắn giúp ngươi, sao nào?"

Nữ tu họ Lý nghe vậy nhướn mày: "Mười hai viên? Ngươi đang coi Bùi sư đệ là người ngoài à."

Nàng nhìn sang Bùi Lăng nở nụ cười xinh đẹp, vừa vỗ về chơi đùa một sợi tóc mai bên má, vừa dịu dàng nói, "Hôm nay cùng đội với sư đệ cũng là có duyên. Đều là người một nhà, sư tỷ sẽ không coi người một nhà như dê béo giống hai người bọn họ. Chỉ cần mười viên Thối Cốt Đan cực phẩm, ta cam đoan, ngươi và Kim sư muội muốn song túc song phi thế nào cũng được, Thiệu Ninh Trực tuyệt đối không đến làm phiền các ngươi!"

"Mười viên? Ta..." Thấy nữ tu họ Vương cũng muốn gia nhập hàng ngũ đấu giá, Bùi Lăng đau cả đầu, gượng cười vài tiếng, vội vàng nói: "Thứ cho ánh mắt ta kém cỏi, còn không biết phải xưng hô với chư vị sư huynh sư tỷ như thế nào?"

Những đồng môn này đều rất mẹ nó thực tế!

"Ồ? Bùi sư đệ còn chưa biết chúng ta tên gì?" Nữ tu họ Vương lập tức đổ lỗi cho Lỗ Lục Tường, sẵng giọng nói, "Lỗ sư muội, đây là do ngươi không đúng. Ngươi dẫn Bùi sư đệ tới, chúng ta còn tưởng ngươi đã nói cho hắn biết. Ai biết người sư tỷ như ngươi lại qua loa như thế."

Không đợi Lỗ Lục Tường cãi lại, nàng đã mỉm cười bắt đầu giới thiệu đám người với Bùi Lăng:

Tên đầy đủ của nữ tu họ Vương là Vương Giảo Nương, tu vi Luyện Khí tầng tám, đệ tử Phi Lô phong; nữ tu họ Lý tên là Lý Hà Khanh, Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, đệ tử Huyết Triều phong; tu sĩ áo bào xám Triệu Xương An, Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, cũng là đệ tử Phi Lô phong giống Vương Giảo Nương; nam tu áo bào đen tên Chu Thừa Phong, tu vi Luyện Khí tầng tám, đệ tử Bạch Cốt phong; nam tu chạy đến cùng với Lý Hà Khanh là Từ Tung, tu vi Luyện Khí tầng tám, đệ tử Huyết Đồng phong.

Về phần Trương Thạc, Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, người mạnh nhất toàn bộ đội ngũ, đã giới thiệu với đám người ở chỗ xuất phát Hàn Minh phong.

Lỗ Lục Tường cũng giống Kim Tố Miên, thuộc về Nhược Tú phong.

Bùi Lăng lần lượt ghi lại, lại báo mình ở Hòe m phong.

Đám người nghe vậy, sắc mặt đều hơi tế nhị.

Bùi Lăng cũng nhận ra, trong lòng hơi lo nghĩ, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là làm rõ rốt cuộc Hàn thị sơn trang đã xảy ra chuyện gì?

Hắn cảm ơn Vương Giảo Nương, lại lần nữa chào hỏi đám người, liền hỏi: "Trước đây không lâu ta đã gặp nhiệm vụ Hàn thị sơn trang này ở Tạp Ủy tư, lúc ấy nó chỉ yêu cầu tu sĩ Luyện Khí tầng sáu trở lên, thù lao cũng chỉ mấy trăm linh thạch hạ phẩm, nhưng vì sao bây giờ lại có nhiều cao thủ tham gia như vậy?"

"Bùi sư đệ, lúc ngươi nhìn thấy, nhóm đồng môn đầu tiên nhận nhiệm vụ đã toàn quân bị diệt, nhưng tin tức còn chưa truyền về tông môn."

Chương 163: Cơ duyên Trúc Cơ (2)

Triệu Xương An nghe vậy cười hắc hắc, "Cho nên thù lao chỉ có mấy trăm linh thạch, yêu cầu cũng không cao."

"Nhưng những ngày qua, đã có liên tục bốn nhóm tu sĩ thất bại nhiệm vụ này."

"Ba nhóm trước đó không còn một ai sống sót."

"Chỉ có nhóm thứ tư gần đây nhất có mười một vị tu sĩ, trong đó có bảy người là Luyện Khí tầng bảy trở lên, trước khi xuất phát còn chuẩn bị rất nhiều đan dược và phù lục, nhưng cũng chỉ có một mình Hạ Dực bị thương trốn về."

"Thực lực của Hạ Dực tương đương ta, sau khi hắn về tông chỉ miễn cưỡng nói mấy câu đã hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh lại."

"Cho nên, mặc dù bây giờ nhiệm vụ này vẫn yêu cầu tu vi Luyện Khí tầng sáu trở lên, nhưng thù lao đã đã tăng tới một vạn linh thạch hạ phẩm."

Luyện Khí tầng tám đỉnh phong cũng chỉ miễn cưỡng trốn về tông môn, còn hôn mê đến tận hôm nay?

Cái này mẹ nó đầm rồng hang hổ gì đây?

Trong lòng Bùi Lăng lạnh lẽo, thử dò hỏi: "Nhưng lần này có nhiều sư huynh sư tỷ cùng đến như vậy, chắc chắn có thể hoàn thành dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức?"

"Không đơn giản như vậy." Triệu Xương An giải thích, "Bây giờ Hàn thị sơn trang xuống dốc, nhưng trước kia cũng có tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong. Trăm năm trước nghe đồn bọn họ có một vị gia chủ kinh tài tuyệt diễm, một lần vượt qua tam phẩm Kim Đan, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, thân tử đạo tiêu. Từ đó Hàn thị sơn trang không gượng dậy nổi, thậm chí cho tới nay còn cháu đời sau còn không ai có thể Trúc Cơ."

"Đến thế hệ này đã có một đứa con cháu xuất sắc, đó là Hàn sư huynh Hà Tư Cổ của Huyết Triều phong, vị sư huynh này tư chất vượt trội, sau khi nhập tông, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vào mười năm trước đã đạt đến Luyện Khí tầng chín đỉnh phong."

"Lúc ấy bên Vạn Hủy hải có một cơ duyên, nghe nói liên quan đến Thiên Đạo Trúc Cơ."

"Đệ tử Luyện Khí kỳ các tông nghe tin lập tức hành động, Hàn sư huynh cũng không ngoại lệ."

"Chỉ là, cuối cùng không biết vì sao lần cơ duyên lại không giải quyết được gì, ngược lại có rất nhiều người vẫn lạc. Lúc ấy, thật ra Hàn sư huynh cũng hơi sáng chói, một môn Huyết Hà kiếm pháp giết đến đầu người chồng chất, máu chảy thành sông, tăng uy phong cho Thánh tông ta!"

"Vốn tưởng dù không tranh được cơ duyên, cũng có thể trở về trong tông giành Địa Đạo Trúc Cơ."

"Nhưng không ngờ, ngay sau khi cơn phong ba kia dần lắng xuống, Hàn sư huynh lại không xuất hiện."

"Sau đó nữa, Hàn thị sơn trang phải rất vất vả khôi phục chút nguyên khí lại ngày càng sa sút."

"Vốn có rất nhiều gia tộc tương tự, mọi người cũng không để ý."

"Nhưng không ngờ vào mấy tháng trước, toàn bộ Hàn thị sơn trang lại bị diệt môn trong vòng một đêm..."

Bùi Lăng nghe hắn ta kể lại, sắc mặt dần nghiêm túc.

Nhưng năm gần đây, thật ra Hàn thị sơn trang rất yếu, hoặc phải nói là cực kỳ yếu.

Nhưng dù sao cũng là gia tộc có tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, hơn nữa vị tu si Trúc Cơ đỉnh phong kia cách khoảng thời gian này chưa tới trăm năm.

Đối với tu sĩ, người cùng thời kỳ với vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ đỉnh phong kia, cho dù là tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng có rất nhiều người.

Cho nên trong tòa sơn trang này vẫn có người, ngoại trừ một mình Hàn Tư Cổ mất tích, đội hình như vậy lại không chịu nổi một kích, bản thân sơn trang có rất nhiều trận pháp, cạm bẫy, phòng hộ không thể khinh thường.

Nhưng đây còn không tính phù lục, pháp khí đủ loại mà vị gia chủ Trúc Cơ kỳ đỉnh phong năm đó để lại cho con cháu đời sau.

Nói tóm lại, tình cảnh của bốn nhóm trước đó, đã chứng minh bây giờ tòa sơn trang này rất nguy hiểm.

"Triệu sư huynh, thù lao một vạn viên linh thạch hạ phẩm của nhiệm vụ này cũng không ít." Bùi Lăng trầm ngâm, nói, "Nhưng nhiều người như vậy, hình như cũng không có bao nhiêu?"

"Tất nhiên rồi." Triệu Xương An không nhịn được bật cười, nói, "Thế nhưng, lần này nhận nhiệm vụ, không ai để ý đến thù lao một vạn viên linh thạch hạ phẩm của nhiệm vụ. Thật ra mọi người chỉ coi trọng bảo khố của Hàn thị sơn trang."

"Trước khi Hạ Dực hôn mê có nói, trong bảo khố Hàn thị sơn trang có rất nhiều công pháp, pháp thuật, dược liệu và tâm đắc tu luyện."

"Có thể là vì sau vị gia chủ vào năm trăm trước của Hàn gia, vẫn không có một vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ nào, có rất nhiều người suy đoán trong tâm đắc tu luyện có ghi chép liên quan tới việc làm thế nào để xây thành đạo cơ."

"Cho nên trong nhiệm vụ lần này, mục đích thật sự của chúng ta là tâm đắc tu luyện trong bảo khố của Hàn thị sơn trang, thứ quan trọng nhất không gì sánh bằng là đan phương Trúc Cơ cùng..."

"Một trong những dược tài chính của Trúc Cơ Đan, Xích Tu Đằng."

Bùi Lăng càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.

Vốn hắn tưởng chỉ là một nhiệm vụ mà tu sĩ Luyện Khí tầng sáu bình thường có thể làm được, cho nên hôm qua vì nhanh chóng đuổi Lỗ Lục Tường đi, không chút suy nghĩ đã nhận thay cho Kim Tố Miên.

Không ngờ lại là một cái hố lớn như thế!

Hơn nữa càng chết hơn là, có tận năm đội ngũ nhận nhiệm vụ.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa sau khi đến Hàn thị sơn trang, bọn họ chẳng những phải đối mặt với sự nguy hiểm bên trong Hàn thị sơn trang, còn phải đề phòng bốn đội ngũ còn lại đâm đao sau lưng.

Chương 164: Hàn thị sơn trang

Điều này còn chưa tính trong đội ngũ bọn họ có nội gián không, có phải là loại nguy hiểm một kích phản chiến ngay lúc mấu chốt hay không.

"Triệu sư huynh." Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Bùi Lăng hỏi, "Trước khi vị Hạ sư huynh kia hôn mê, có nói hắn bị thương ở Hàn thị sơn trang thế nào không?"

Triệu Xương An lắc đầu nói: "Hắn bị thương rất nặng, thần trí cũng hơi mơ hồ, chưa nói được hai câu đã mất ý thức. Y tu kiểm tra nói hồn phách của hắn chịu kích thích rất lớn, chỉ có thể sử dụng An Hồn Đan để khôi phục, không thể tỉnh lại trong vòng một tháng. Nếu chúng ta ở lại tông môn chờ hắn, chắc chắn những người khác sẽ vượt lên trước."

Đáng chết!

Nói cách khác, cái gì cũng không biết?

Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, bình tĩnh liếc nhìn Lỗ Lục Tường ngồi cách đó không xa, thầm nghĩ: "Cũng may, không nói đến những người khác, mặc dù vị Lỗ sư tỷ này có tu vi cao hơn ta một tầng, nhưng thực lực rất yếu. Hơn nữa ta còn tu Huyết Loa... Huyết Quỷ độn pháp, đến lúc đó tình huống không đúng, chạy còn nhanh hơn nàng!"

...

Mấy ngày sau, buổi trưa, một chiếc phi toa phá vỡ mây tầng, hạ xuống bên bờ của một đầm nước.

Một lát sau, có mười tên tu sĩ thần hoàn khí túc nối đuôi nhau đi ra từ trong phi toa.

Nam tu dẫn đầu mày đẹp mắt sáng, khí chất bất phàm, mặc áo bào trắng, cầm trong tay một thanh thủ trượng huyết sắc, thân trượng như từng sợi dây leo lâu năm, hình dạng thủ trượng như rắn, đầu có hai sừng hơi lộ ra răng nanh.

Trong mắt rắn sáng lên Huyết Diễm, sát khí cuồn cuộn.

Hắn ta chờ tất cả mọi người đi ra, đánh ra một đạo pháp quyết thu hồi phi toa, nhìn quanh một vòng, cao giọng nói: "Chư vị sư đệ sư muội, nơi đây là Hàn thị sơn trang."

"Không thấy đám người Đường Nam Trai sư huynh, xem ra chúng ta là người đầu tiên đến đây." Một nam tu theo sát sau lưng hắn ta nhắm mắt cảm ứng, thở phào.

"Đây là đương nhiên, lần này Bạch sư huynh đặc biệt mượn Độc Hỏa Huyết Giao Trượng và Ô Linh phi toa từ sư huynh nội môn, ít nhất sẽ vượt lên trước đội ngũ khác hai ngày hai đêm." Một nữ tu khuôn mặt xinh đẹp, yểu điệu cao gầy nói xong, ánh mắt nhìn Bạch Huống đầy vẻ hâm mộ, "May mà có Bạch sư huynh, chắc chắn chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này đầu tiên!"

Bạch Huống cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói: "Hàn thị sơn trang suy tàn đã lâu, bây giờ cả tộc bị diệt, cho dù trận pháp cơ quan vẫn còn nhưng lâu năm ít tu sửa, cũng không đủ đáng sợ. Điều chúng ta phải để ý nhiều nhất trong nhiệm vụ lần này, không phải là nhiệm vụ, mà là bốn đội ngũ còn lại. Hiện tại đã tới trước một bước, mong rằng chư vị sư đệ sư muội có thể đồng tâm hợp lực, nắm bắt thời gian tìm ra bảo khố."

"Về phần phân chia cụ thể, chờ sau khi đồ vào tay lại bàn bạc."

"Nếu không giữa chừng lại bị đội ngũ khác vượt trước, chẳng những mất sạch ưu thế, thậm chí còn có thể trở thành tiên phong dò đường cho bọn họ, làm áo cưới cho người khác."

"Đúng!" Rất nhiều đồng môn đồng thanh đáp, sau đó đợi một nữ tu áo tím suy tính, rất nhanh đã tìm được lỗ hổng đại trận của Hàn thị sơn trang, cùng nhau chen vào.

Theo cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng dập dờn như sóng nước, đầm nước trước đó đã biến mất không thấy gì nữa, hiện tại trước mặt bọn họ là một cánh cửa phong cách cổ xưa khá lâu năm.

Bên trên viết bốn chữ lớn "Hàn thị sơn trang".

Kiểu chữ mạ vàng sớm đã phai màu, chỉ còn lại màu nền ảm đạm để lộ ra sự nghèo túng trong những năm gần đây của sơn trang.

Hai bên cửa lâu còn treo tua rua màu bằng lụa dùng để ăn mừng, chỉ là sau nhiều năm gió táp mưa sa, đã sớm rách nát không chịu nổi.

Đến bây giờ, phù lục được điêu khắc vào lúc cường thịnh cũng đã tàn tạ gần hết, chỉ còn lẻ tẻ mấy phù lục miễn cưỡng có chút hiệu quả, chỉ có thể xua đuổi một ít yêu ma quỷ quái không có thành tựu.

Đối với đám người Bạch Huống, có thể trực tiếp bỏ qua hiệu quả chống cự kẻ địch của nó.

Đám người nóng lòng tìm bảo, không để ý đến việc dư thừa, nhanh chóng lục soát xung quanh một lượt, rồi vội vàng lao vào trong.

"Bạch sư huynh, Hàn thị sơn trang có diện tích rộng lớn, chúng ta chỉ có mười người, nếu cùng hành động, chỉ sợ rất khó mang theo bảo khố cao chạy xa bay trước khi những người khác đến." Lúc này, nữ tu áo tím kia đi tới, đề nghị với Bạch Huống, "Theo ý ta, không bằng chia ra hành động."

Chia ra hành động?

Bạch Huống khẽ nhíu mày, cũng không phải sợ gặp nguy hiểm.

Dù sao, mặc dù trong bốn nhóm đệ tử trước chỉ có một mình Hạ Dực trốn về, nhưng Hạ Dực Luyện Khí tầng tám còn có thể trốn về tông môn, chưa nói đến người yếu nhất trong đội ngũ của bọn họ cũng là Luyện Khí tầng tám, hơn nữa trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ.

Dự đoán dù gặp phải cạm bẫy hoặc là kẻ địch, không địch lại cũng có đủ thời gian kéo những người khác đến chi viện.

Vấn đề là tiền tài lay động lòng người.

Chẳng may có người tự phát hiện bảo khố, lại che giấu không lộ ra, một mình độc chiếm thì làm sao bây giờ?

"Căn cứ theo suy tính của ta, thời gian có thể rời khỏi đại trận, khoảng sau tám canh giờ."

Chương 165: m Thủy Huyễn Liên đại trận (1)

Dường như nữ tu áo tím nhận ra điều hắn ta đang lo nghĩ, nói, "Địa điểm là trong lương đình giữa ao sen ở sân sau. Chút thời gian thế này, nếu chúng ta tập trung một chỗ, chỉ sợ không lục soát được bao nhiêu địa phương."

Ánh mắt Bạch Huống dao động, nói: "Ngô sư muội nói có lý, như vậy đi, các ngươi có chín người, ba người một tổ, một mình ta một tổ, tiếp theo chia ra lục soát. Mặc kệ có thu hoạch hay không, sau tám canh giờ đều phải tập trung trong lương đình giữa hồ ở sân sau."

Đã chỉ có một lối ra, hơn nữa còn có hạn chế thời gian, đến lúc đó hắn ta sớm đi kiểm tra một lượt xem có chỗ đáng nghi hay không là được.

Chín vị sư đệ sư muội đều nóng lòng tìm bảo khố, nghe vậy không hề chậm trễ đều đồng ý, thế là mười người nhanh chóng chia bốn tổ.

...

Sau một lúc lâu, nữ tử áo tím và hai tên đồng môn hai tay trống không bước vào diễn võ trường.

Kiến trúc ở diễn võ trường rộng rãi, khắp nơi trên mặt đất, bốn vách tường, người giả, cọc gỗ, lôi đài... Đều để lại dấu vết binh khí hoặc là quyền cước.

"Cẩn thận tìm xung quanh nơi này." Nữ tu áo tím phân phó, "Vừa rồi không nhìn thấy gì trên đường đi, dù sao nơi đây cũng là nơi bồi dưỡng con cháu Hàn thị sơn trang, dù không có bảo khố, có lẽ cũng có những thu hoạch khác."

Hai gã khác tu sĩ đồng ý, đang định bắt tay tìm kiếm, chợt thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa, đang đứng chắp tay đưa lưng về phía bọn họ.

"Bạch sư huynh?" Hai tên tu sĩ kia hơi ngạc nhiên, rõ ràng vừa nãy Bạch Huống không đi về phía bên này.

Nữ tu áo tím vừa cầm lấy một bình hoa nghe tiếng ngẩng đầu, đã thấy bóng người kia chầm chậm quay đầu lại, là quần áo Bạch Huống, khuôn mặt Bạch Huống, dáng người Bạch Huống... Nhưng đầu đối phương vô cùng lưu loát xoay một trăm tám mươi độ, yên tĩnh nhìn bọn họ.

Cùng lúc đó, chính đường Hàn thị sơn trang.

"Rầm!"

Theo phù lục Lôi Hỏa nổ tung, ba tên nam tu chật vật không chịu nổi trốn vào trong phòng, xoay tay đóng chặt cửa vào: "Đáng chết! Không phải nói trận pháp nơi này đã không được tu sửa nhiều năm, không có tác dụng gì rồi sao? Nếu không phải vừa nãy Cát sư đệ quyết định thật nhanh, dùng phù lục nổ ra một đường sống, e rằng chúng ta đã bị Đoạn Hồn Sa thôn phệ rồi!"

"Nếu không có chút nguy hiểm này, nhiệm vụ này cũng không liên tục thất bại bốn lần." Đồng bạn nói, "Đừng nói đến những thứ này nữa, tất cả mọi người đã không có việc gì, nhanh đi tìm bảo khố."

Tên tu sĩ phàn nàn trước đó thở dốc một hơi, nói: "Được. Ngươi đi căn phòng bên trái kia, ta đi bên phải, về phần Cát sư đệ..."

Hắn ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, "Cát sư đệ đâu?"

Đồng bạn giật mình quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không biết sư đệ vẫn luôn theo sát bên cạnh đã biến mất từ khi nào!

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc, lập tức rút binh khí cảnh giác nhìn bốn phía.

Vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy dưới chân hơi mềm...

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cành liễu, giữa khe hở hòn non bộ dày đặc rêu xanh.

Ba tên tu sĩ chấp đao cầm kiếm cẩn thận bước đi, nhưng trên đường đi lại thấy toàn là phong cảnh ngày xuân tươi tốt.

Mặc dù không có một ai, lại càng thể hiện rõ sự vắng vẻ.

"Sư huynh, không phải nói cả nhà Hàn thị sơn trang đã bị diệt sao?" Sau nửa ngày, nữ tu váy đỏ được bảo vệ ở giữa nhìn quanh một lượt, không nhịn được hỏi, "Nhưng vì sao trên đường chúng ta đi qua, cũng không thấy bất kỳ thi thể gì? Thậm chí còn không có cả vết máu?"

Nam tu đứng bên trái tuổi tác hơi lớn khẽ lắc đầu, nói: "Không rõ nữa, có lẽ sau khi tông môn phát hiện đã phái người đến dọn dẹp?"

"Thế nhưng đã muốn điều tra rõ án diệt môn của Hàn thị sơn trang, không phải nên để lại thi thể cho chúng ta điều tra sao?" Nữ tu váy đỏ hỏi lại, "Hơn nữa còn có bốn nhóm đồng môn trước đó, nói là bị nhốt ở chỗ này không thể ra ngoài, nhưng cũng không thấy tung tích của bọn họ?"

Nam tu trầm ngâm: "Đúng là hơi kỳ quái, đợi lát nữa tập trung lại hỏi Bạch sư..."

Tay áo của hắn ta đột nhiên bị người ta kéo, cúi đầu nhìn lại là sư đệ vẫn không mở miệng, sắc mặt tái xanh chỉ vào ao sen cách đó không xa.

Trong ao sen, lá xanh dày đặc.

Vô số hoa sen nở rộ trong đó.

Chỉ là, ở vị trí vốn là rất nhiều cánh hoa sen đó, rõ ràng là từng cái đầu người.

Đầu người nam nữ lão ấu đều có, đều đang mở to mắt, trong hốc mắt có huyết lệ cuồn cuộn trượt xuống, nhỏ vào ao sen.

Lại một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lá sen rậm rạp hơi rung nhẹ, để lộ ra ao nước ở dưới lá.

Lại đỏ thắm hơn cả máu.

Cùng lúc đó, Bạch Huống áo trắng như tuyết đang yên tĩnh đứng dưới một tàng cây hòe cao lớn, Độc Hỏa Huyết Giao Trượng trong tay đã hóa thành một con giao long còn sống, toàn thân huyết sắc, đôi mắt lấp lánh há cái miệng ra, phun độc hỏa về phía giếng cổ cách đó không xa.

Trong giếng cổ, tiếng nước róc rách không ngừng.

Vô số tóc đen rậm rạp như rong biển, mãnh liệt trào ra, điên cuồng ngăn cản.

"Không có ích lợi gì." Bạch Huống quan sát một lát, từ tốn nói tiếp.

Chương 166: m Thủy Huyễn Liên đại trận (2)

"Mặc dù ngươi ký sinh ở địa mạch nơi đây, nhưng đại trận đã tàn tạ có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng địa mạch cho ngươi? Huống chi chịu sự khắc chế tự nhiên của Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, giãy giụa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Mở miệng giếng ra, để ta xuống dưới điều tra một phen, nếu bảo khố không ở nơi này, ta cũng chẳng muốn quản ngươi."

Trong tóc đen bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, sau khi nhìn chằm chằm hắn ta một chút, tất cả tóc đen đột nhiên nhanh chóng chui vào trong giếng như thuỷ triều xuống, chỉ trong chốc lát đã biến mất sạch sẽ.

Bạch Huống mỉm cười, thu hồi Độc Hỏa Huyết Giao Trượng đang định tiến lên, đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó là lạ.

Hắn ta bỗng quay đầu, chỉ thấy không biết trên thân cây hòe bên cạnh đã hiện ra rất nhiều con mắt từ lúc nào.

...

Sau tám canh giờ, bên ngoài Hàn thị sơn trang, một bóng người bao bọc huyết quang lướt qua lỗ hổng đại trận như thiểm điện!

Sắc mặt Bạch Huống tái xanh, trong miệng mũi tràn đầy máu tươi, vốn áo bào trắng không nhuốm bụi trần lại bị huyết dịch nhuộm ướt một nửa.

Trên một cánh tay của hắn ta chồng chất vết thương, một cánh tay khác chỉ còn lại một vài bộ phận gần vai.

Độc Hỏa Huyết Giao Trượng đã biến mất không thấy tăm hơi.

Mặc dù dáng vẻ thê thảm, nhưng Bạch Huống không dám dừng lại chút nào, nhân lúc Nhiên Huyết đại pháp vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn, ném Ô Linh phi toa ra ngoài, sau khi phân biệt phương hướng liên điên cuồng trốn chạy rời xa Hàn thị sơn trang!

Nửa ngày sau, trong lòng Bạch Huống đang khống chế phi toa hơi dao động, chỉ cảm thấy hiệu quả của Nhiên Huyết đại pháp nhanh chóng biến mất, cảm giác suy yếu vọt tới như tràn đầy trời đất.

Cuối cùng hắn ta không thể khống chế phi toa được nữa, rơi thẳng xuống dưới đất.

Đây là một khu rừng hoa lê như mộng như ảo, phi toa một hơi đụng gãy năm sáu gốc cây lê, cuối cùng một nửa đều chui vào trong bùn đất chịu một đòn nặng nề, mới hoàn toàn dừng lại.

Một lát sau, Bạch Huống vừa nôn ra máu vừa leo ra từ trong phi toa, thầm nghĩ trong lòng: "Với tốc độ của Ô Linh phi toa, trong khoảng thời gian này chắc đã cách Hàn thị sơn trang rất xa rồi, chắc nơi này cũng an toàn."

Nghĩ như vậy, khí huyết quay cuồng trong lồng ngực một lúc, hắn ta không nhịn được lại phun ra một ngụm máu, lập tức nâng tay áo đi lau.

Đang lau, động tác của hắn ta đột nhiên cứng đờ: Chỉ thấy thấp thoáng trong cành hoa lê nở rộ ở trên đỉnh đầu, có một cánh cửa quen thuộc như ẩn như hiện, trên bảng hiệu yên tĩnh khắc bốn chữ "Hàn thị sơn trang".

...

Hai ngày sau, cuối cùng Huyết Khôi Kiệu đã đến đích, chậm rãi đáp xuống một khu rừng hoa lê trải dài mấy chục dặm.

Lúc này hoa lê đang nở rộ, màu sắc óng ánh như tuyết như đồ, dưới ánh trăng gió mát hiu hiu lại như một đám mây nơi tiên cảnh.

Xuyên qua nhánh hoa rậm rạp, có thể mơ hồ thấy được ngoài rừng lại lộ ra một góc cánh cửa cao lớn nguy nga ở dưới bầu trời đêm.

Chỉ là nhìn kỹ lại, chỗ kia cũng chỉ có một đầm nước, hiện ra sóng gợn lăn tăn sáng như bạc dưới ánh trăng, thỉnh thoảng có cá bơi nhảy ra khỏi mặt nước, đánh vỡ ánh sao phản chiếu đầy hồ.

"Đầm nước kia là nơi ở của Hàn thị sơn trang." Huyết Khôi Kiệu hạ xuống đất, một đoàn người lại không nhúc nhích, chỉ xuyên qua song cửa sổ cỗ kiệu, quan sát cánh cửa cách đó không xa từ giữa không trung.

Bùi Lăng chú ý tới, dù trong tầm mắt không có bất kỳ thứ gì đáng sợ, thậm chí thứ đáng sợ nhất là Huyết Khôi Kiệu, nhưng vẻ mặt đám người Trương Thạc đều rất nghiêm túc.

Nhận ra hắn đang suy nghĩ gì đó, Triệu Xương An giải thích nói, "Pháp trận của Hàn thị sơn trang do vị gia chủ trăm năm trước tự mình bố trí, tên là m Thủy Huyễn Liên đại trận, dưới tình huống bình thường có thể hoàn mỹ che giấu sự tồn tại của cả tòa sơn trang, bên ngoài không biết cách đi vào, dù có giẫm lên đầm nước kia cũng không có tác dụng gì."

"Nhưng thời gian trăm năm, Hàn thị ngày càng suy bại, từ mấy năm trước vì trận pháp này đã không được tu sửa nhiều năm, đã xuất hiện một chút sơ hở."

"Nếu không chúng ta căn bản không vào được."

"Mặc dù bây giờ có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy một góc sơn trang, nhưng thật sự muốn đi vào, còn phải chờ ngày mai... Vào lúc nào ngày mai?"

Hắn ta quay đầu hỏi Từ Tung.

Chẳng biết trong tay Từ Tung đã có thêm một Quỷ Thủ la bàn phức tạp từ lúc nào, mặt la bàn bị một Quỷ Thủ màu xanh biếc nắm chặt, kim đồng hồ bên là hai con manh xà màu xanh cực kỳ nhỏ.

"Theo tình hình trước mắt..." Từ Tung loay hoay la bàn chốc, nói, "Vào buổi trưa ba khắc ngày mai, đúng lúc trận pháp ngưng trệ thời gian một nén nhang, sẽ xuất hiện thông đạo ở gần cửa chính."

"Mấy đám người trước đều thất bại, dù bây giờ chúng ta không ở trong sơn trang cũng không thể sơ suất." Lúc này, Trương Thạc lên tiếng, "Tình huống không cần thiết, mọi người đừng rời khỏi Huyết Khôi Kiệu. Ngoài ra, Vương sư muội, ngươi lấy bản đồ ra, để tất cả mọi người nhìn xem."

Bên bờ Kính Trung Thiên.

Mặt kính to lớn chiếu rọi rõ ràng rành mạch cảnh tượng trong Kính Trung Thiên.

Vào lúc này, một tình cảnh đang hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người, lại là cảnh Bùi Lăng ác chiến với Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Chương 167: Xảy ra chuyện

Vương Giảo Nương nghe vậy lấy ra một mảnh lụa từ trong túi trữ vật, sau khi mở ra, chỉ thấy bên trên là bản đồ địa hình của một tòa sơn trang.

"Trăm năm trước, khi vị gia chủ Hàn thị kia bố trí m Thủy Huyễn Liên đại trận, từng cầu xin Trận phong của tông môn đến giúp đỡ." Vương Giảo Nương chỉ vào bản đồ địa hình nói, "Ta có một vị cô cô là giảng sư ở Trận phong, cho nên sao chép một phần bản vẽ lúc nàng theo Trận phong đến thăm dò sơn trang."

"Mặc dù đã qua trăm năm, nhưng cô cô ta nói, m Thủy Huyễn Liên đại trận có mấy tiết điểm quan trọng không thể sửa đổi, cho nên trận pháp đã ở đây, nói rõ cho dù trong sơn trang có biến hóa, nhưng chắc không động đến chỗ mấu chốt."

"Ngoài ra, cô cô ta còn nói, trong m Thủy Huyễn Liên đại trận có mấy nơi thiết lập bảo khố, mật thất tự nhiên. Bởi vì không có chỗ nào không phải là nơi trận pháp linh cơ hội tụ, nếu không có pháp quyết tương ứng để mở ra, trừ khi phá hủy toàn bộ trận pháp, nếu không căn bản không có cách nào dựa vào sức mạnh để mở ra."

"Mời mọi người xem bản đồ, dựa theo suy tính của cô cô ta, chỗ có khả năng là bảo khố nhất, theo thứ tự là giếng cổ sau núi, phía dưới chính đường, trong ao sen góc đông nam sân sau, thư phòng gia chủ, từ đường Hàn thị và diễn võ trường."

"Với vị trí hiện tại của chúng ta, sau khi đi vào, nơi gần nhất là diễn võ trường, tiếp theo lần lượt là chính đường, thư phòng gia chủ, ao sen sân sau, từ đường, cuối cùng mới là giếng cổ sau núi."

Bùi Lăng nhìn kỹ lại, trong bản đồ này, sơn trang chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, không biết to hơn đầm nước đang thấy gấp bao nhiêu lần.

Chỉ là cửa lớn đến chính đường của sơn trang, đã có tròn năm cánh cửa.

Ở giữa có đường hẻm mương ngòi, tường chắn mái cùng tiễn đóa như một thành trấn cỡ nhỏ, chỉ nhìn bố cục rõ ràng dễ thủ khó công đề phòng sâm nghiêm.

Chỉ nhìn trên bản đồ, trông chính đường cũng không có vấn đề gì, rất nhiều căn phòng trông cũng quy củ, thư phòng gia chủ cũng nằm ở trong đó.

Sau đó nữa là sân sau.

Quy mô của sân sau chiếm hai phần ba diện tích toàn bộ Hàn thị sơn trang.

Cái gọi là ao sen, trên thực tế là một hồ nước cực lớn, tất cả đình đài lầu các ở sân sau đều được xây xung quanh nó. Trong ao có một hòn đảo nho nhỏ, phía trên đánh dấu là một lương đình giữa hồ.

Sau núi ở góc Tây Bắc của sơn trang, dãy núi chập trùng vây quanh hơn một nửa hồ sen. Trên đỉnh núi là vị trí của từ đường.

Giếng cổ ở lưng chừng núi, cạnh giếng còn ghi chú rõ một gốc cổ thụ.

"Diễn võ trường gần nhất, nhưng khả năng bảo khố nằm ở diễn võ trường không lớn." Tất cả mọi người xem hết bản đồ địa hình, sau khi âm thầm ghi nhớ nó, Chu Thừa Phong trầm mặc ít nói lại mở miệng ra, "Lúc Hàn thị hưng thịnh có rất nhiều dòng dõi, còn nhận rất nhiều hài đồng của đầy tớ và thân quyến, cả ngày thao luyện ở diễn võ trường. Có thể nói chỗ kia nhiều người phức tạp, cũng không tiện mở ra bảo khố, khó tránh khỏi bị người ta nhìn trộm."

"Cũng như thế, chính đường và thư phòng gia chủ, cái trước thường xuyên chiêu đãi quý khách, nếu có người tu vi cao thâm cảm ứng được vật trân quý trong bảo khố, chẳng lẽ không phải là tai họa bất ngờ?"

"Cái sau là nơi gia chủ xử lý sự vụ trong sơn trang, cũng như diễn võ trường, nhiều năm người đến người đi lại rất nổi bật, đều không thích hợp đặt bảo khố."

"Cho nên ta cho rằng, địa điểm có khả năng nhất là dưới đáy hồ sen, giếng cổ sau núi và từ đường Hàn thị."

Trương Thạc nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Vậy sau khi chúng ta đi vào, trọng điểm kiểm tra là ba nơi mà ngươi nói. Thế nhưng, vì để tránh dưới đĩa đèn thì tối, cũng phải điều tra nơi khác một lượt, đề phòng bỏ sót."

Đám người cùng đồng ý.

Bởi vì đều là tu sĩ, lại cùng ở trong Huyết Khôi Kiệu, cho nên không cần sắp xếp người gác đêm, sau khi bàn bạc đám người đều lần lượt bắt đầu tu luyện, chờ đợi đến giờ tiến vào sơn trang.

Bùi Lăng yên lặng móc ra một viên Thối Cốt Đan cực phẩm, gọi ở trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện!"

Mặc dù đây là lâm trận mới mài gươm, nhưng có thể tăng lên một chút tu vi là một chút, biết đâu có thể dựa vào chút tu vi như thế để chạy thắng những sư huynh sư tỷ này để sống sót thì sao?

Ngay sau đó, hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Tiếng xương cốt vỡ vụn quen thuộc bắt đầu truyền khắp Huyết Khôi Kiệu.

Sau khi trải qua nạp lửa nhập thể và Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy, cảm giác đau khổ khi tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 đã không là gì với Bùi Lăng.

Hắn đang suy nghĩ trong Hàn thị sơn trang có thể có loại nguy hiểm gì, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ra ngoài song cửa sổ, dường như có một bóng người áo trắng hiện ra giữa hoa lê dưới ánh trăng.

Bùi Lăng khẽ giật mình, muốn nhìn rõ ràng một chút, lúc này quyền khống chế thân thể không nằm trong tay hắn, từ đầu đến cuối không nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Cùng lúc đó, Lý Hà Khanh cách đó không xa đứng lên, không nói tiếng nào đi ra ngoài.

"Xem ra Lý sư tỷ cũng phát hiện." Bùi Lăng thấy thế khẽ gật đầu ở trong lòng, thầm nghĩ, "Có vị này sư tỷ Luyện Khí tầng tám này đi xử lý, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì."

Chương 168: Không thấy! (1)

Chỉ là Lý Hà Khanh ra ngoài nửa ngày vẫn chưa trở lại, đang lúc Bùi Lăng lo nghĩ, Chu Thừa Phong lại đứng lên, cũng không nói tiếng nào đi ra ngoài.

Tiếp theo là Lỗ Lục Sắc, Từ Tung, Vương Giảo Nương, Triệu Xương An... Cuối cùng, thậm chí ngay cả Trương Thạc đều im lặng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Trong chốc lát ngắn ngủi, bên trong Huyết Khôi Kiệu rộng rãi chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Xảy ra chuyện!

Trong lòng Bùi Lăng trầm xuống, vừa nãy Trương Thạc còn dặn dò không có việc gì không nên rời đi Huyết Khôi Kiệu, dù phải xử lý bóng người áo trắng kia, nhiều người như vậy, còn có cả Trương Thạc, sao có thể không nói một câu nào đã lần lượt rời đi?

Đáng chết, rốt cuộc Hàn thị sơn trang này có vấn đề gì, ngay cả tu sĩ Luyện Khí tầng chín cũng trúng chiêu?

Vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng tiện tay cho nó một cái ba sao trung bình, còn đang do dự sau đó phải làm sao bây giờ, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Trương Thạc: "Bùi sư đệ, ngươi nhanh tới đây."

Hắn giật mình, theo bản năng nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy giữa hoa lê chen chúc, một bộ áo trắng hơi nghiêng đầu vẫy tay gọi hắn, khuôn mặt lại là Trương Thạc!

Bùi Lăng chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, hắn vô thức muốn cách xa đối phương một chút, nhưng giọng nói của "Trương Thạc" lần lượt truyền vào trong tai hắn: "Bùi sư đệ, ngươi nhanh tới đây... Nhanh tới đây... Tới..."

Theo tiếng kêu càng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng gấp rút, ánh mắt Bùi Lăng bắt đầu hoảng hốt, không tự chủ được đứng lên, đi ra bên ngoài Huyết Khôi Kiệu.

"Hệ thống!" Hắn biết tình huống không tốt, nhân lúc còn chút tỉnh táo cuối cùng, gọi ở trong ý niệm, "Tu luyện! 【 Đoán Cốt quyết 】 ! 【 Tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 ! 【 Một khóa uỷ thác 】 !"

"Leng keng!" Giọng nói hệ thống lập tức vang lên, cắt ngang tiếng kêu gọi như thủy triều, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Ý thức khôi phục, trong lòng Bùi Lăng còn thấy sợ hãi, nguy hiểm thật!

Chẳng trách đám người Trương Thạc lại lần lượt yên lặng rời đi, xem ra đều bị thứ bên ngoài kiệu mê hoặc đi.

Một vị Luyện Khí tầng chín, sáu vị Luyện Khí tầng tám còn chưa đi đến Hàn thị sơn trang, chỉ tạm thời dừng lại ở rừng hoa lê bên ngoài sơn trang, hơn nữa còn có Huyết Khôi Kiệu để ở lại, toàn quân bị diệt trong chớp mắt?

Không, không nói đến những sư huynh sư tỷ khác, Trương Thạc sư huynh là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, nửa bước Trúc Cơ, không thể có chuyện chưa vào cửa lớn Hàn thị sơn trang đã thua trận ngay chỗ này.

Nếu không sư huynh Luyện Khí tầng tám trong nhiệm vụ lần trước tuyệt đối không thể trốn về.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm thở phào, đúng lúc này hắn nhìn ra bên ngoài Huyết Khôi Kiệu, có mấy bóng dáng đang chậm rãi đến gần...

Trong lòng Bùi Lăng nghiêm nghị, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Trương Thạc đi đầu, đám người Lỗ Lục Tường, Triệu Xương An theo sau, dường như không thấy Chu Thừa Phong và Vương Giảo Nương ở trong đám người.

"Bùi sư đệ, ngươi lại tu luyện đến tận lúc này?" Quần áo của đám người Trương Thạc vẫn chỉnh tề, trên người hơi có vết máu, sắc mặt vẫn tốt, chỉ là vẻ mặt đều khó coi, bọn họ đi vào thấy Bùi Lăng ở bên trong đều ngạc nhiên.

Trong mắt Trương Thạc thoáng qua vẻ khác lạ, nói: "Bùi sư đệ, vừa rồi ngươi không nghe thấy cái gì sao?"

Trước mắt bao người, Bùi Lăng mặt không biểu tình, tự mình tiếp tục tu luyện.

Đám người Trương Thạc thấy thế sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị nhìn nhau, Trương Thạc đột nhiên bắt một đạo pháp quyết đánh về phía Bùi Lăng.

"Leng keng!" Bùi Lăng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm nhu đang chui vào kinh mạch, cảm giác cực kỳ cổ quái, cùng lúc đó hệ thống vẫn lập tức chuồn đi như trước, "Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng thuận tay cho một cái bốn sao, linh lực cả người chấn động, xua tan luồng lực lượng âm nhu kia, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Trương sư huynh, sao thế? Vừa nãy ta quá tập trung tu luyện, không phát hiện các ngươi đã trở về."

Đám người không lập tức nói chuyện với hắn, mà nhìn về phía Trương Thạc.

Trương Thạc cau mày, khẽ gật đầu: "Không có vấn đề."

Lúc này những người khác mới bình tĩnh lại.

"Quá tập trung tu luyện?" Lỗ Lục Tường nửa tin nửa ngờ nói, "Ngươi nói đùa cái gì thế, tình huống vừa rồi, ngay cả Trương sư huynh đều trúng chiêu, chẳng lẽ ngươi không bị ảnh hưởng chút nào?"

Hả?

Sư tỷ này có biết nói chuyện hay không?

Cái gì gọi là ngay cả Trương sư huynh đều trúng chiêu, ta lại không bị ảnh hưởng chút nào?

Đây không phải chủ tâm để Trương sư huynh ghi hận ta à.

Bùi Lăng lập tức nói: "Sư tỷ nói là có người giả mạo các ngươi, gọi ta ra ngoài sao? Ta nghe được, nhưng không để ý. Dù sao Trương sư huynh từng dặn chúng ta không có việc gì không nên rời khỏi Huyết Khôi Kiệu."

Chương 169: Không thấy! (2)

Lỗ Lục Tường nghẹn họng, chợt ngạc nhiên nói: "Cứ như vậy?"

"Cứ như vậy." Bùi Lăng nói, "Dù sao Trương sư huynh có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, Trương sư huynh nói vậy, hiển nhiên đã phát hiện bên ngoài Huyết Khôi Kiệu có nguy hiểm. Cho nên sau đó có người muốn lừa ta ra ngoài, đương nhiên ta không rảnh để ý."

Hắn không muốn để Lỗ Lục Tường tiếp tục hỏi rõ ngọn nguồn, thế là ngay sau đó hỏi, "Đúng rồi, sao không thấy Chu sư huynh còn có Vương sư tỷ?"

Nghe vậy sắc mặt cả đám người bao gồm Trương Thạc đều khó coi: "Không thấy bọn họ đâu."

Không thấy... Bùi Lăng giật mình, thử dò xét: "Sao lại không thấy?"

"Dù sao vừa rồi chúng ta tìm một vòng lớn, Trương sư huynh còn đào sâu ba thước." Triệu Xương An thở dài, "Đều không có dấu vết gì."

Bùi Lăng đang muốn nghe ngóng chi tiết, Trương Thạc chợt ngẩng đầu nhìn về một phía, nói: "Được rồi, trước tiên đừng nhắc đến việc này nữa, có đội ngũ khác tới, đi, chúng ta đi xem một chút."

Nói xong bấm niệm pháp quyết, Huyết Khôi Kiệu đột nhiên bay lên, nhanh chóng lướt qua rất nhiều cây lê, bay thẳng đến bên cạnh đầm nước.

Sau một lát, bốn đội ngũ tập trung bên cạnh đầm nước.

"Sao đám người Bạch Huống còn chưa tới?" Sau khi xác định số người, một nam tu khôi ngô cao lớn đầu trọc trầm giọng hỏi.

Dung mạo người này cương nghị, đường nét cực kỳ cứng rắn, trên trán có một vết thương cũ dài ba tấc, kéo dài toàn bộ khuôn mặt, nguy hiểm lướt qua con mắt. Lấy thủ đoạn của tu sĩ lại không thể loại trừ mà để lại vết sẹo cực kỳ dữ tợn thế này. Trên cổ hắn ta có một sợi khóa bạc hoàn toàn không hợp với tướng mạo khí chất, dùng một sợi dây thừng đen khắc đầy phù lục xuyên qua, dưới đáy còn kéo một sợi tơ lụa năm màu.

Mặc dù mặc một bộ áo trắng hơn tuyết, lại cho người ta một cảm giác huyết khí quanh quẩn, hung bạo bất nhân.

"Đường sư huynh yên tâm đừng vội." Nghe vậy, nam tu trông như thư sinh yếu đuối nơi phàm trần đứng cách đó không xa cười nói, "Thật ra không chỉ đám người Bạch sư đệ không tới, hình như đội ngũ của Trương sư huynh cũng thiếu hai người?"

Sắc mặt Trương Thạc lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói: "Bọn họ có sắp xếp khác, đây là việc trong đội ngũ chúng ta, không phiền Tiêu sư đệ nhớ nhung."

Tiêu Phác vẫn nụ cười, nói: "Thật sao? Vậy Quản sư tỷ, đội ngũ các ngươi thiếu người, chẳng lẽ cũng bị ngươi sắp xếp đến những địa phương khác?"

Không đợi nữ tu duy nhất trong bốn vị đội trưởng trả lời, hắn ta đã nói trước, "Tối hôm qua chúng ta ở gần đây, bởi vì trận pháp chưa xuất hiện sơ hở, dự định nghỉ ngơi một chút, lại tiến vào Hàn thị sơn trang. Kết quả một đêm trôi qua, trong đội ngũ thiếu ba người. Lúc xuất phát có tất cả mười ba người, bây giờ chỉ có mười người."

"Các ngươi cũng gặp?" Nữ tu Quản Tuyết Nhị liếm cánh môi đỏ tươi, dung mạo nàng xinh đẹp, quần áo hở hang, tơ lụa đỏ tươi chỉ bao lấy bộ ngực sữa và mông, phần lớn làn da tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài, vòng eo tinh tế mềm mại như là cành liễu ngày xuân.

Trong tay đang cầm cái quạt lông không biết làm từ lông chim gì, nhẹ nhàng phe phẩy càng thêm quyến rũ.

Nhưng đám người ở đây lại không dám liếc nhìn nàng quá nhiều.

Bởi vì một con hồ điệp màu sắc lộng lẫy đang đậu trong búi tóc Quản Tuyết Nhị, khuyên tai buông thõng trên hai lỗ tai rõ ràng là một đôi rắn độc lớn khoảng ngón cái, một con nhện đen lông xù to bằng miệng chén đang nằm trên vòng eo tuyết trắng.

Trên cánh tay trái là một con rết đen to như tay em bé dài đến vài chục thước đang quấn quanh, trên cánh tay phải có mấy chục con giáp trùng màu đỏ tươi cùng nhau tạo thành vòng tay như chuỗi san hô, càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết.

Ngoại trừ cái đó ra, còn có một con Song Vĩ Hồ ngồi xổm bên chân nàng.

Hồ ly kia bóng loáng không dính nước, toàn thân đỏ rực, hai mắt hẹp dài lại không phải vẻ quyến rũ của hồ ly bình thường, mà để lộ ra vẻ hung ác.

Sóng mắt Quản Tuyết Nhị lưu chuyển, nhìn quanh một vòng, uể oải nói, "Vừa rồi ta còn cảm thấy hình như hơi ít người, nhưng nghĩ đến có thể là vì bên Bạch Huống không đến. Hóa ra tối hôm qua mọi người đều bị lừa hả?"

Lại nhìn Đường Nam Trai, trên mặt có vẻ kiêng dè, "Hình như đội ngũ của Đường sư huynh là ngoại lệ?"

Đường Nam Trai nhíu mày đánh giá xung quanh, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không, chúng ta cũng thiếu một người. Trước khi đi, có vị sư tỷ trong nội môn gửi gắm thân quyến cho ta, chỉ là tối qua hơi sơ sẩy, đã không thấy người đâu."

Nghe vậy, bốn vị đội trưởng nhìn nhau, đều khẽ nhíu mày.

"Chưa tiến vào sơn trang đã tổn thất gần mười người." Tiêu Phác chậm rãi nói, "Xem ra nhiệm vụ lần này không thoải mái như trong tưởng tượng."

"Nếu có người hối hận, vậy bây giờ có thể rời đi trước."

"Ngươi nói rất đúng." Hắn ta vừa nói xong, Bùi Lăng còn chưa mở miệng, Trương Thạc đã lạnh lùng nói, "Vậy mời Tiêu sư đệ dẫn người đi trước một bước. Còn chúng ta nhất định phải đi vào tìm đan phương Trúc Cơ và Xích Tu Đằng."

Vẻ mặt Quản Tuyết Nhị lười biếng, vô cùng quyến rũ: "Chúng ta cũng không đi, đã đến đây rồi, không phải cũng nên đi vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đường Nam Trai hơi mỉm cười, nói: "Chúng ta chỉ đến vì đan phương Trúc Cơ và Xích Tu Đằng, còn mấy thứ khác trong sơn trang, chư vị sư đệ sư muội cứ tự tiện là được."

Chương 170: Rút thăm

"Đường sư huynh nói gì vậy, có ai không phải chạy từ ngàn dặm xa xôi đến vì hai thứ này?" Trương Thạc hỏi lại, "Ta kính thực lực của sư huynh, nhưng tu sĩ chúng ta chỉ nói đến anh dũng tinh tiến, cũng không thể vì một câu của sư huynh, đã chắp tay nhường đan phương còn có Xích Tu Đằng đi chứ?"

Vốn không hiểu vì sao lại có tu sĩ mất tích khiến bầu không khí hơi sa sút, theo lời nói này của Trương Thạc, lập tức trở nên căng thẳng hơn!

Trong chốc lát, đám người đều nhìn về phía Đường Nam Trai.

"Nếu tất cả mọi người đều muốn đan phương Trúc Cơ và Xích Tu Đằng." Sắc mặt Đường Nam Trai như thường, bình tĩnh nói, "Vậy mỗi người tự dựa vào thủ đoạn đi."

Nói xong khẽ gật đầu, dẫn theo người trong đội ngũ của mình muốn rời khỏi.

Quản Tuyết Nhị thấy thế, đôi mắt đảo quanh, đột nhiên nhiên cất giọng nói: "Đường sư huynh, xin dừng bước."

Nàng mở quạt lông nửa che khuôn mặt, nhẹ nhàng cười nói, "Tất cả mọi người là sư huynh đệ tỷ muội đồng môn, cần gì tổn thương hòa khí chỉ vì một Hàn thị sơn trang?"

"Thật ra theo ý kiến của ta, dù đan phương Trúc Cơ là bản tâm đắc chép tay, cũng không phải chỉ một người có thể dùng."

"Thứ thật sự đáng giá khiến chúng ta làm một trận, chỉ có Xích Tu Đằng."

"Đã vậy, không bằng hợp tác."

"Như vậy, dù rất nhiều người không lấy được Xích Tu Đằng, cũng không tính tay không mà về, như thế nào?"

Đường Nam Trai nghe vậy khẽ nhíu mày, nói: "Quản sư muội..."

"Ta ủng hộ Quản sư tỷ." Hắn ta còn chưa nói hết lời, Tiêu Phác đã nói, "Mọi người đến đây cũng vì giành cơ duyên Trúc Cơ, chứ không phải tranh đấu lẫn nhau. Đã vậy, Xích Tu Đằng không thể chia ra, mỗi người dựa vào thủ đoạn thì cũng thôi. Đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ chỉ là việc sao chép mấy phần, cần gì ồn ào đến mức sử dụng bạo lực?"

Hắn ta cất cao giọng nói, "Tiêu Phác ta nguyện ý phát lời thề tâm ma, nếu đạt được đan phương Trúc Cơ còn có tâm đắc Trúc Cơ của Hàn thị sơn trang, nhất định sẽ chia sẻ với chư vị!"

Trương Thạc hơi híp mắt lại, nói: "Lời của Quản sư muội có lý, ta cũng tán thành làm như thế."

Ba vị đội trưởng đã tỏ thái độ, đều đang nhìn về phía Đường Nam Trai.

Sắc mặt Đường Nam Trai âm trầm, sao lại không nhận ra bọn họ đang mơ hồ có ý bắt tay đối phó mình?

Vừa nghĩ như vậy, hắn ta từ tốn nói: "Vừa rồi ta đang muốn nói, ta cũng có suy nghĩ giống với Quản sư muội."

"Đường sư huynh cũng tán thành dĩ hòa vi quý, vậy ta an tâm rồi." Lúc này Quản Tuyết Nhị lại vội vàng nói tiếp, "Vậy sau khi chúng ta tiến vào Hàn thị sơn trang tìm kiếm vị trí, có phải cũng nên nói rõ từ trước không? Nếu không đến lúc đó còn chưa tìm được bảo khố, người mình đã tự đánh nhau trước, khó tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ."

Đường Nam Trai nghe vậy còn chưa lên tiếng, một tu sĩ cũng mặc áo bào trắng đứng bên cạnh hắn ta đột nhiên mở miệng: "Hóa ra Quản sư tỷ nói hồi lâu, là vì chờ mọi người ở chỗ này? Chẳng lẽ Quản sư tỷ đã thăm dò được chỗ của bảo khố rồi?"

"Đương nhiên ta không biết vị trí cụ thể của bảo khố." Quản Tuyết Nhị không nhịn được cười nói, "Thế nhưng, chắc hẳn trong lòng mọi người đều biết rõ chỗ có thể xuất hiện bảo khố. Suy nghĩ của ta rất đơn giản, dù đan phương Trúc Cơ, hay là tâm đắc Trúc Cơ, cùng Xích Tu Đằng không thể chia sẻ, đều là những thứ bắt buộc với đám người chúng ta."

"Hiển nhiên người đã tới đều không sợ chết sợ chiến."

"Chỉ là nếu còn chưa tìm được bảo khố đã đổ máu trước, vậy cũng chết quá vô dụng."

"Cho nên không bằng nói rõ ràng trước khi đi vào, một đội ngũ chọn một chỗ, đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm thời gian."

Trương Thạc trầm ngâm nói: "Có khoảng sáu nơi có khả năng xuất hiện bảo khố, nhưng dù cho tính đến một nhóm Bạch Huống còn chưa chạy tới, chúng ta cũng chỉ có năm đội ngũ. Vậy phải tính toán chỗ trống ra thế nào?"

"Rất đơn giản." Hiển nhiên Quản Tuyết Nhị đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, "Nếu bảo khố nằm ở chỗ mấy chúng ta chọn trước, vậy tất nhiên chỗ còn lại không quan trọng gì. Nếu đúng lúc bảo khố nằm ở những nơi này, vậy ai lục soát xong chỗ của mình trước, sẽ đến đó tìm trước."

Triệu Xương An không nhịn được nói: "Vậy nếu sau khi đi vào lại có đội ngũ lập tức chia binh hai đường, chiếm lấy những chỗ này trước thì sao?"

Quản Tuyết Nhị liếc nhìn hắn ta, cười như không cười nói: "Còn chưa đi vào đã có nhiều người biến mất một cách khó hiểu như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy Hàn thị sơn trang là quả hồng mềm? Có đội ngũ tự kiêu vào thực lực muốn chia binh thì cũng được thôi. Dù sao cũng tốt hơn vừa đi vào, còn chưa thấy chính đường đã đánh nhau thành một đống chứ?"

Đám người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn Tiêu Phác tán thành đầu tiên, sau khi Trương Thạc cân nhắc cũng gật đầu, thế là mặc kệ trong lòng Đường Nam Trai mạnh nhất nghĩ như thế nào, cũng không thể không đồng ý cách này.

Chỉ là liên quan đến việc phân chia chỗ, hắn ta và Quản Tuyết Nhị lại mâu thuẫn với nhau: Quản Tuyết Nhị có ý để bốn đội trưởng rút thăm quyết định, tốc chiến tốc thắng, để tỏ lòng không có ý riêng, nàng bằng lòng là người rút cuối cùng; nhưng Đường Nam Trai lại hy vọng lấy thực lực quyết định, đề nghị mỗi đội ngũ phái một tu sĩ ra đấu pháp, ai thắng thì người đó được chọn trước.

Chương 171: Tiền mãi lộ (1)

Đương nhiên, Đường Nam Trai vừa nói ra ý tưởng này, đã bị ba đội trưởng còn lại nhất trí phản đối.

Đây không chỉ vì tu sĩ trong đội ngũ của Đường Nam Trai được công nhận là biết đánh, cũng vì một sự thật bày ra trước mặt: "Sắp đến buổi trưa ba khắc rồi, rút thăm chỉ tốn thời gian ngắn, nếu muốn đấu pháp bàn thắng thua, chẳng lẽ chúng ta lại phải chờ ở bên ngoài một ngày?"

"Bùi sư đệ, ngươi qua đây." Trong quá trình này, Bùi Lăng luôn giữ im lặng xem trò vui, ngoại trừ lúc Tiêu Phác nói không muốn tiếp tục có thể rời đi hơi muốn bước ra ngoài, thì không có chút cảm giác tồn tại nào nữa.

Vốn tưởng tiếp theo có thể thuận lợi cùng tiến vào Hàn thị sơn trang, Trương Thạc chợt quay đầu gọi hắn.

Chờ Bùi Lăng đầu óc mơ hồ đi đến bên cạnh hắn ta, Trương Thạc nói: "Vị Bùi sư đệ này chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, dù muốn gian lận ở trước mặt chúng ta thì cũng không được. Vì vậy, để hắn chủ trì rút thăm thì như thế nào?"

Đám người Đường Nam Trai vừa nhìn Bùi Lăng lập tức đồng ý.

Bùi Lăng: "..."

Tu sĩ làm việc tất nhiên rất thuận tiện, chẳng mấy chốc đã làm xong bốn lá thăm, bốn vị đội trưởng lần lượt đi lên rút, dựa theo thứ tự đã bàn sẵn trước đó, Đường Nam Trai thứ nhất, Tiêu Phác thứ hai, Trương Thạc thứ ba, Quản Tuyết Nhị cuối cùng.

"Đám người Đường Nam Trai rút trúng thư phòng gia chủ; bên Tiêu Phác là chính đường; Quản Tuyết Nhị là ao sen." Sau khi rút thăm xong, bốn đội ngũ lập tức chia ra bàn bạc, Triệu Xương An nói, "Chúng ta là từ đường Hàn thị... Nói cách khác, diễn võ đường và giếng cổ sau núi đều trống chỗ."

"Trương sư huynh, đợi lát nữa sau khi chúng ta đi vào sẽ cùng đi, hay là chia binh đi nơi khác nhìn xem?"

Trương Thạc hơi trầm ngâm, chậm rãi nói: "Trước tiên cùng đến từ đường Hàn thị, trên đường Lý sư muội dùng Bách Trùng Sảo để uẩn dưỡng một đám sâu bọ am hiểu cách truy tung thăm dò, đến chỗ khác tìm hiểu xem... Quản sư muội nói rất đúng, còn chưa tiến vào, Chu sư đệ và Vương sư muội đã mất tích một cách khó hiểu, e rằng trong sơn trang không đơn giản như vậy."

"Tùy tiện chia binh hai đường, không nói đến nếu hai nơi đều không thu hoạch được gì, lại đột nhiên gây thêm rắc rối."

"Dù bảo khố ở một chỗ trong số đó, chia binh là suy yếu lực lượng phe mình, ngược lại cho đội ngũ khác có cơ hội!"

Trong chốc lát, từng đội ngũ đã bàn bạc xong, cũng đã đến lúc m Thủy Huyễn Liên đại trận lộ ra sơ hở.

Cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng rung động như gợn nước, Bùi Lăng phát hiện, đoàn người đã đứng trước một cánh cửa cổ xưa.

Bảng hiệu phía trên cánh cửa có bốn chữ "Hàn thị sơn trang", phần mạ vàng tróc ra, lu mờ ảm đạm.

Những tua rua nhiều màu ở hai bên mái cong đã phai màu, đang buộc hai bóng người lắc qua lắc lại.

Đương nhiên đệ tử Trọng Minh tông sẽ không để ý đến tình cảnh tầm thường này, sau khi chú ý tới hai bóng người kia, đám người chỉ phân biệt một chút: "Nhìn quần áo là đồng môn của chúng ta, có lẽ là mấy tên quỷ xui xẻo nhận nhiệm vụ trước đó."

"Lắc lư không nơi nương tựa, đã chỉ còn một miếng da." Giọng điệu Quản Tuyết Nhị lười biếng, "Thôi, dù sao cũng từng là đồng môn, đốt bọn họ đi thôi."

Lúc đang nói chuyện, nàng tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, một đám lửa xanh lao thẳng tới bộ da người trên cửa.

Vào lúc này, đột nhiên có mấy con cổ trùng bay ra từ trong da người, tốc độ cực nhanh lao thẳng đến đám người!

Nhưng mới đến giữa không trung, con nhện bên eo Quản Tuyết Nhị đột nhiên nâng cao phần bụng, phun ra từng tấm mạng nhện, vô cùng chuẩn xác bọc lấy những con cổ trùng này, kéo vào trong giác hút, chậm rãi nhấm nuốt.

Vẻ mặt Quản Tuyết Nhị thản nhiên, liếm đôi môi anh đào đỏ tươi, không thú vị nói: "Còn tưởng rằng là cạm bẫy gì khó lường, chỉ là một ít cổ trùng bình thường."

Có nam tu cười nịnh nọt nói: "Đây là vì sư tỷ có tu vi cao minh, nếu chỉ có đám người chúng ta, sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân một chút."

"Nếu đã đi vào, vậy cứ chia ra tự hành động theo giao hẹn trước đó đi." Những người khác còn muốn nói điều gì đó, Đường Nam Trai đã trầm giọng nói, "Chúng ta đi trước một bước, cáo từ!"

Nói xong, liền dẫn người trong đội ngũ của mình đi xuyên qua cánh cửa, đi thẳng về phía thư phòng gia chủ.

Đội ngũ khác thấy thế cũng rối rít xác định đường đi, đi đến địa điểm mà phe mình rút thăm được.

"Chúng ta cũng đi thôi." Ánh mắt Trương Thạc lóe lên, chờ đám người đều đi gần hết mới bắt đầu rời đi, nhìn phương hướng hắn ta bước đi, rõ ràng là đi theo sau đám người Đường Nam Trai.

Chưa đi được bao xa, vừa bước vào một khóa viện liền thấy bộ phận của khôi lôi rơi lả tả trên mặt đất, một nam tu tóc ngắn áo bào trắng đang đứng giữa những bộ phận này, chậm rãi thu kiếm: "Trương sư huynh, mọi người đều có chỗ riêng, các ngươi có ý gì?"

Trương Thạc bình tĩnh nói: "Chúng ta đang muốn đến từ đường Hàn thị."

"Ngươi muốn chúng ta mở đường cho các ngươi?" Nam tu này cười lạnh, "Đường sư huynh vừa dặn dò, nói cũng không phải điều này không được, nhưng thiên hạ không có lợi ích miễn phí, đúng không Trương sư huynh?"

"Tất cả mọi người đều là đồng môn, tính toán chi li như thế, chẳng phải đang làm tổn thương hòa khí sao?"

Chương 172: Tiền mãi lộ (2)

Trương Thạc xúc động nói, "Chắc chắn Đường sư huynh chỉ nói đùa thôi, sư đệ cần gì phải coi là thật?"

Nói xong vung tay lên, "Được rồi, tìm ra bảo khố quan trọng hơn, chúng ta cùng nhau lên trên thôi."

Nam tu kia ngẩn ngơ, giận quá hóa cười: "Ý của Trương sư huynh là định tay không bắt sói, để đám người chúng ta đi tiên phong cho các ngươi sao?"

"Sao lại như vậy?" Trương Thạc vừa ra hiệu phe mình đi lên trước, vừa nói, "Đợi lát nữa gặp Đường sư huynh, chúng ta nhất định cảm ơn hắn thật tốt."

Nam tu kia nổi giận phừng phừng, nụ cười trên mặt hắn ta càng rõ ràng hơn, nói, "Sư đệ đừng gấp gáp như thế, bây giờ còn chưa biết bảo khố ở nơi nào, cần gì xảy ra xung đột chỉ vì việc nhỏ?"

"Nhiều lời vô ích." Vẻ mặt nam tu kia lạnh lẽo, trường kiếm sau lưng lại ra khỏi vỏ, "Hoặc là để lại tiền mãi lộ, hoặc là đường này không thông!"

Trương Thạc nghe vậy, hơi mỉm cười: "Đòi tiền không có, muốn mạng có một cái."

Nói xong, nam tu kia chưa có hành động, chợt cảm thấy cổ họng siết chặt, một quỷ thủ màu xanh đen đột ngột hiện ra túm chặt lấy cổ của hắn ta, cứ thế nhấc hắn ta từ dưới đất lên!

Quỷ thủ vô cùng lạnh lẽo, nam tu kia chỉ cảm thấy cả người mình như bị đông cứng.

Hắn ta liều mạng giãy dụa, nhưng động tác lại vô cùng chậm chạp, như bị tua chậm mấy lần, chỉ có thể vô ích cực khổ đạp hai chân, đứt quãng nói: "Đường... Đường... Đường sư huynh... Sẽ không... Bỏ... Qua..."

Ngay lúc hắn ta cho rằng mình chắc chắn phải chết, bỗng nhiên hô hấp thông thuận, quỷ thủ đã biến mất không thấy gì nữa.

Nam tu ngã xuống đất, vừa ho khan vừa lo lắng không chắc chắn nhìn Trương Thạc cách đó không xa.

Sau khi Trương Thạc đưa mắt nhìn Bùi Lăng đi cuối cùng cũng biến mất ở cửa thuỳ hoa, mới mỉm cười với hắn ta, nói: "Một mạng đổi một đường, không biết sư đệ có thấy hài lòng với phần tiền mãi lộ này không?"

Nói xong vung tay áo một cái, thản nhiên rời đi.

"Ngự Quỷ Thuật..." Ánh mắt nam tu hung ác nham hiểm, đưa tay sờ vết bầm trên cổ họng của mình, căm hận nói, "Trương Thạc, ngươi chờ đấy!"

Hắn ta dùng kiếm chống đỡ, đang định đứng dậy đi tìm Đường Nam Trai.

Bỗng nhiên một bàn tay đưa qua, khoác lên vai hắn ta.

Nam tu ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt thay đổi: "Bạch Huống sư huynh?!"

...

Giẫm qua mấy bãi máu, Trương Thạc dừng chân, ra hiệu mọi người dừng lại trước.

"Tốt, đi theo tới nơi này thôi." Hắn ta phân biệt hoàn cảnh xung quanh, chậm rãi nói, "Phía trước là rất nhiều căn phòng, chính đường và thư phòng gia chủ đều ở bên trong, còn đi tiếp nữa sẽ dễ gây ra hiểu lầm. Chúng ta đi ngõ hẻm, đi thẳng vào sân sau."

Đám người vội vàng đồng ý.

Một lát sau, một ngõ hẻm hẹp dài không thấy điểm cuối hiện ra trước mặt bọn họ.

Ngõ hẻm hẹp dài này lót gạch xanh, hai bên đều là chái nhà cao cao, cứ cách một đoạn đường lại thấy một cặp vạc nước cao cỡ một người ở trên mặt đất.

Nhìn cách bố trí cũng giống với đại trạch ở thế tục.

Chỉ là trên những vạc nước kia khắc đầy phù lục, bên trong còn không ngừng có cùng tiếng động móng tay cào vào tấm ván gỗ, sắc nhọn chói tai.

"Hàn gia điên rồi sao?" Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Hà Khanh không nhịn được nói, "Cứ nuôi oán nữ ở chỗ này như vậy? Nếu nô bộc đi ngang qua không cẩn thận phá hỏng phong ấn, một con oán nữ đã có thể giết sạch Luyện Khí tầng ba trở xuống, máu chảy thành sông."

Triệu Xương An nghe vậy suy đoán: "Không phải bọn họ bị diệt tộc là do nuôi dưỡng quỷ vật mới gặp tai họa chứ?"

"Đừng quan tâm nhiều như vậy." Trương Thạc từ tốn nói, "Vì sao Hàn gia bị diệt tộc không quan trọng, nhanh chóng tìm ra bảo khố mới là việc gấp gáp."

Hắn ta nói xong, tiện tay mở ra một vạc nước cách đó không xa, lập tức có một nữ tử trẻ tuổi tóc tai bù xù, khuôn mặt vặn vẹo hơi mờ bay ra từ bên trong.

Nàng vừa xuất hiện, đã phát ra một tiếng hét thê lương.

Tiếng kêu cao vút như muốn xuyên phá tầng mây, nếu tu sĩ Luyện Khí tầng ba tầng trở xuống có mặt ở đây, chỉ sợ đã sớm như gặp phải trọng kích, trong đầu trống rỗng.

Nếu không có đan dược tương ứng, phải nằm giường mấy ngày mới có thể bình thường lại.

Nhưng mọi người ở đây, dù là Bùi Lăng có tu vi thấp nhất cũng là Luyện Khí tầng bảy. Với tiếng rít gào như dốc hết sức của oán nữ này, đám người chỉ cảm thấy khàn giọng khó nghe, không có chút gợn sóng nào.

Trương Thạc kéo nó đến trước mặt, đánh giá vài lần, bình luận: "Dù sao Hàn thị cũng là gia tộc tu chân nhiều năm, nuôi dưỡng quỷ vật âm khí thuần khiết, oán giận nồng đậm, phẩm chất không tệ."

Nói xong gọi quỷ thủ trước đó ra, để nó thôn phệ oán nữ ngay tại chỗ, phân phó, "Ta lấy một nửa số oán nữ này trước, các ngươi thu phần còn lại đi, chờ sau khi ra ngoài lại bàn xem nên chia thế nào. Động tác nhanh lên, chỉ là việc thêm vào đừng làm chậm trễ việc chính của chúng ta."

Đám người Triệu Xương An không cần hắn ta nói lần thứ hai, lần lượt ra tay.

Bùi Lăng thấy thế cũng mở vạc nước ra, thử đưa tay bắt oán nữ ở bên trong.

Bàn tay hắn không hề trở ngại xuyên qua thân thể oán nữ.

Đang lúc hắn cảm thấy mình không thể chiếm được lợi ích này, trong khoảng sân nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo lôi đình màu đen!

Chương 173: Từ đường Hàn thị

"Huyền Lôi phù lục." Vẻ mặt Từ Tung căng thẳng, nói, "Vị trí kia chắc là thư phòng gia chủ, tính toán thời gian đúng là đám người Đường sư huynh đã đến rồi. Chỉ là vừa đi vào đã sử dụng Huyền Lôi phù lục? Trương sư huynh, chúng ta có cần đi qua xem không?"

Trương Thạc trầm ngâm, lắc đầu nói: "Không cần thiết, chúng ta tiếp tục đến từ đường Hàn thị."

"Có thể khiến Đường Nam Trai sử dụng Huyền Lôi phù lục, có thể thấy thư phòng gia chủ rất nguy hiểm."

"Nếu lúc ấy Hạ Dực đối mặt với tình cảnh như vậy, căn bản không thể trốn về tông môn."

"Cho nên trên cơ bản có thể xác định, bảo khố không ở nơi đó."

Từ Tung hơi không yên lòng: "Trương sư huynh, có khả năng là lúc ấy kẻ địch không ở đó, Hạ Dực nhân cơ hội tiến vào không?"

"Từ sư đệ yên tâm đừng vội." Trương Thạc bình tĩnh nói, "Mặc dù đã hẹn cùng hưởng đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ, mỗi người dựa vào thủ đoạn riêng để lấy Xích Tu Đằng. Nhưng có người phát hiện Xích Tu Đằng cũng không có nghĩa có thể mang nó rời khỏi sơn trang. Cho nên sớm lấy đồ vào trong tay, không nhất định là chuyện tốt, hiểu chưa?"

"... Vâng." Từ Tung khẽ giật mình, chợt nghiêm nghị, "Trương sư huynh nói cực phải."

Đám người nhanh chóng cất kỹ oán nữ, cũng đi tới cuối ngõ hẻm.

Chỉ thấy trước mặt là một đình viện tinh xảo, một cây tử đằng gần như che khuất bóng trời không chừa một khe hở.

Dưới giàn trồng hoa có một vạc nước giống với cái ở trong ngõ hẻm.

Chỉ là trong chum nước không phải oán nữ, mà là mấy con cá màu sắc đỏ tươi đang bơi, đã lâu không có ai chăm sóc như vậy, lại còn sống.

Phát hiện có người tới gần, lập tức nổi lên mặt nước, lắc đầu vẫy đuôi như đang xin ăn.

Lý Hà Khanh thấy thế, lấy ra một miếng lương khô từ trong túi trữ vật, bóp nát ném vào.

Nhưng những con cá kia lại không hề hứng thú với lương khô, thậm chí có một con vô cùng nhanh nhẹn, đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, hung hăng cắn về phía cổ tay nàng!

"Lạch cạch."

Lý Hà Khanh chau mày, tiện tay bắt lấy con cá kia, bóp nó thành thịt vụn rồi ném vào trong vạc nước, chỉ thấy những con cá khác lập tức ùa lên, tranh nhau ăn thịt đồng tộc.

Nàng lau sạch ngón tay, không vui nói: "Sơn trang này bị làm sao vậy? Vốn Linh Lý tính tình ôn hòa nhiều năm như một, sao mấy con nơi này lại hung ác như vậy."

"Bên cạnh là con ngõ hẻm bày đầy oán nữ." Triệu Xương An mỉm cười nói, "Bị oán hận chi khí quanh năm ăn mòn, không hung dữ mới là lạ?"

Trong đình ngoại trừ giàn tử đằng và Linh Lý tính tình thay đổi rất lớn, thì không có thứ gì khác.

Chỉ thấy trên con đường lát đá dày đặc rêu xanh uốn lượn về phía một cái cửa tròn.

Phía sau cửa là sau núi, có đường núi được tu sửa gọn gàng, thấp thoáng giữa cây xanh cỏ thơm.

Ngọn núi này không cao, nhưng có lẽ vì Hàn thị sơn trang muốn thưởng thức hết cảnh đẹp trong trang viên, đường núi được xây dựng cực kỳ khúc khuỷu.

Ven đường cỏ cây sum suê, thỉnh thoảng có thể thấy hồ sen phía dưới qua kẽ lá.

Gió núi thổi qua, lá sen đầy hồ lắc lư cuồn cuộn vang lên tiếng rào rào, ở giữa điểm xuyết hoa sen tươi sắc, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết.

Nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho đến khi bọn họ đứng trước từ đường Hàn thị ở trên đỉnh núi, lại không gặp bất kỳ điều khác thường gì.

"Không thích hợp..." Thoạt nhìn từ đường trước mặt cũng cầu kỳ không giấu nổi cảm giác năm tháng giống như cửa lớn, Trương Thạc khẽ nhíu mày, không lập tức đi vào bên trong, mà trầm ngâm nói, "Ta có dự cảm xấu... Tất cả mọi người cẩn thận!"

Dặn dò một chút, hắn ta mới phân phó Từ Tung: "Đi mở cửa."

Từ Tung gật đầu, hai khôi lỗi lớn khoảng bàn tay lập tức đi ra từ trong tay áo, rơi xuống đất rồi nhanh chóng lớn lên, chỉ trong hai lần hô hấp ngắn ngủi đã như hài đồng ba bốn tuổi, đôi chân bước đi cứ như người thật, dáng vẻ rất hoạt bát.

Hai đứa cãi nhau ầm ĩ chạy đến trước từ đường Hàn thị, non nớt hô hào đẩy cửa ra.

Thoạt nhìn bọn chúng hơi yếu ớt, nhưng cánh cửa từ đường đóng chặt chỉ kiên trì được một lát đã ầm vang sụp đổ.

Hai con khôi lỗi cười hì hì, bước chân vui vẻ bước qua cánh cửa, nhảy nhót đi vào.

Đám người đứng ở cửa đánh giá, bên trong là một đình viện không lớn, một con đường lát đá đi thẳng đến bức tường, hai bên trồng một ít hoa cỏ.

Có thể vì đã lâu không có ai chăm sóc, hoa cỏ sinh trưởng tốt mọc đầy hai bên con đường chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ hẹp.

Khôi lỗi đi qua con đường, vô số cành lá đánh lên trên người chúng, phát ra tiếng vang xào xạc.

Về sau... Về sau thì không còn nữa, hai con khôi lỗi không có dấu hiệu nào đã rơi xuống, một lần nữa biến thành vật chết lớn khoảng bàn tay.

"Linh lực bị rút khô." Từ Tung nhíu mày lại, "Hai bên đường lại trồng Thôn Linh thảo"

"Trực tiếp ra tay đi." Trương Thạc trở tay lấy ra một thanh trường thương màu đen từ trong túi trữ vật, từ tốn nói, "Đi theo ta!"

Nói xong, trường thương như rắn, ầm vang quét về phía Thôn Linh thảo đầy sân.

Ngoại trừ Thôn Linh thảo ở bên ngoài từ đường, hình như không còn bố trí gì khác, Trương Thạc tùy ý chém mấy lần, ngay cả phiến đá cũng bị phá hỏng hơn phân nửa.

Chương 174: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp (1)

Sau khi đi vòng qua bức tường, trong tầm mắt là một sân nhỏ rộng rãi, chỗ gần bức tường xếp đặt một hồ cá, bên trong cũng nuôi rất nhiều Linh Lý như vạc nước dưới núi.

Chỉ là Linh Lý nơi đây đã sớm chết sạch, từng con trôi nổi ở trên mặt nước, thi thể tản ra một mùi hương khác thường.

Bốn góc của sân nhỏ trồng một gốc đại thụ cành lá rậm rạp, trên cây treo từng sợi lụa màu đỏ dường như dùng để cầu phúc.

Ngay phía trước là chính đường của từ đường.

Cánh cửa chính đường khép hờ, bên trong tản ra một mùi hương nhàn nhạt.

Từ Tung không đợi Trương Thạc mở miệng, chủ động lấy ra khôi lỗi vừa rồi, thúc đẩy bọn chúng tiến lên dò đường.

Khôi lỗi đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, tận cùng bên trong xếp đặt một điện thờ, có rèm châu rủ xuống che chắn, không thể thấy rõ dáng vẻ của tượng thần được cung phụng.

Bên ngoài rèm châu trưng bày rất nhiều bài vị của tộc nhân các đời Hàn thị.

Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, không nhiễm bụi trần lại như vẫn luôn có người vẩy nước quét nhà giữ gìn nơi đây.

Đám người nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị.

Trương Thạc nói: "Đi xem thử bên trong bàn thờ là cái gì."

Từ Tung khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, khôi lỗi lập tức chạy ra sau bức rèm che.

Chỉ là không đợi bọn chúng tới gần đã giống hệt như vừa rồi, hai con khôi lỗi hài đồng lập tức mất đi sinh khí, khôi phục thành nguyên hình, rơi xuống mặt đất.

"Chắc là đã thiết lập loại trận pháp khu trừ linh lực." Từ Tung nói, "Dùng để ngăn chặn thủ đoạn nhìn trộm tương tự."

Trương Thạc nói: "Đã vậy, vậy chúng ta trực tiếp đi vào."

Nói xong, trường thương bay ra, xuyên thủng một tấm bình phong còn chưa mở ra, đập mạnh vào trong chính sảnh, cắm nghiêng một cái, bắn ra một dải đốm lửa nhỏ.

Trong sảnh không có động tĩnh gì.

Thấy tình huống này, Trương Thạc vẫy tay, trường thương bay trở về trong tay hắn ta, hắn ta chợt nhanh chân đi vào bên trong.

Những người khác đều rút ra binh khí, vẻ mặt đề phòng đuổi theo.

Mặc dù đại sảnh rộng rãi, lại chỉ liếc qua là thấy ngay, chỗ duy nhất có khả năng giấu đồ là điện thờ.

Đám người gõ viên gạch trên tường một lượt, đều đưa mắt về phía rèm châu.

Trương Thạc chậm rãi nói: "Lỗ sư muội, để Kim Sí Xích Tuyến Ngô đi xem một chút."

Lỗ Lục Tường gật đầu: "Được."

Nói xong vỗ vào một cái túi thêu tương tự túi trữ vật ở bên eo, lập tức bay ra một con rết mọc ra bốn cánh rực rỡ.

Không giống với con của Quản Tuyết Nhị, con rết này chỉ cỡ ngón tay, toàn thân có một sợi xích tuyến vờn quanh.

Nó rất thân thiết với Lỗ Lục Tường, sau khi xuất hiện lập tức bay đến trước mặt nàng, cọ xát đầu ngón tay của nàng như đang làm nũng.

Lỗ Lục Tường chỉ vào rèm châu, khẽ nói vài câu, Kim Sí Xích Tuyến Ngô vỗ cánh, bay về phía bên kia.

Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này, nhưng một lát sau, khi Kim Sí Xích Tuyến Ngô cách rèm châu khoảng một trượng lại xoay quanh một vòng, dường như căn bản không nhìn thấy rèm châu.

"Điện thờ này thật sự có gì đó quái lạ." Lỗ Lục Tường nhìn Trương Thạc, thấy hắn ta gật đầu, liền ra lệnh Kim Sí Xích Tuyến Ngô trở về, vừa hỏi, "Trương sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?"

Trương Thạc hơi trầm ngâm, nói: "Ta đi xem một chút."

Trước mắt, mặc dù rèm châu này cổ quái, nhưng hắn ta là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, khoảng cách đến Trúc Cơ chỉ có nửa bước.

Dù sau rèm châu có nguy hiểm gì, với thực lực của hắn ta, dự đoán cũng có thể nhanh chóng rút đi.

Nghĩ tới đây, căn dặn những người khác cẩn thận đề phòng, một mình tiến lên.

Hắn ta đi đến chỗ Kim Sí Xích Tuyến Ngô vừa đảo quanh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần theo bản năng. Nhưng Trương Thạc lại bình an thuận lợi đi tới, đứng ở trước rèm châu.

Quan sát rèm châu rủ xuống này từ khoảng cách gần, phát hiện dù khoảng cách giữa chuỗi châu khoảng hai đốt ngón tay, nhưng cảnh tượng phía sau lại như tranh thuỷ mặc bị ẩm ướt, mơ hồ nhìn không rõ, ngay cả hình dáng cũng khó mà phân biệt được.

Trương Thạc trầm ngâm, không dùng tay mà cẩn thận nâng trường thương lên, lấy mũi thương đẩy ra một chút, muốn quan sát tình hình bên trong một chút.

Ngay trong chớp mắt rèm châu bị đẩy ra, bên tai Bùi Lăng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Hắn còn chưa kịp cao hứng vì niềm vui bất ngờ này, ngay sau đó một bàn tay thon dài trắng bệch đột nhiên duỗi ra từ bên trong rèm châu, một phát kéo Trương Thạc đi vào!

Rèm châu lập tức khép lại, khung cảnh giữa khoảng cách rộng bằng hai đốt ngón tay vẫn như cũ, hoàn toàn không thấy bóng dáng Trương Thạc, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Cùng lúc đó, hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới đã biến mất, thu nhận sử dụng thất bại. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng yên lặng cho nó một cái đánh giá kém một sao.

"Trương sư huynh!" Đám người thấy thế đều giật mình.

"Không cần hoảng." Triệu Xương An thấy thế khẽ quát lên, "Trương..."

Chương 175: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp (2)

Còn chưa nói dứt lời, "rầm" một tiếng, cửa lớn đều đóng kín, tất cả đèn đuốc trong sảnh lập tức bị dập tắt, bên trong trở nên tăm tối!

...

Chính đường Hàn thị sơn trang.

Tiện tay ném khôi lỗ vừa giết chết trên mặt đất, Tiêu Phác sai người cẩn thận điều tra tung tích bảo khố, bản thân đánh giá xung quanh, hơi nhíu mày: "Nơi đây không giống dáng vẻ đã từng xảy ra đấu pháp. Mặc dù thực lực của Hạ Dực không bằng ngươi và ta, nhưng cũng là Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, ngày đó hắn lấy Nhiên Huyết đại pháp liều mình chạy trốn, không có chuyện lại không có dấu vết bảo khố."

"Dù đã từng xảy ra, cũng chưa chắc không thể xóa đi." Một tu sĩ vẻ ngoài chất phác, da mặt ố vàng đứng cách hắn ta không xa bình tĩnh nói, "Thế nhưng, cái chết của cả tộc Hàn thị không liên quan đến chúng ta, vẫn nên nhanh tìm ra bảo khố thì hơn."

Tu sĩ này có vẻ ngoài bình thường, thoạt nhìn như nông phu phàm trần.

Nhưng Tiêu Phác lại cực kỳ khách sáo với hắn ta: "Lục sư đệ yên tâm đừng vội, vừa rồi bên thư phòng gia chủ có động tĩnh rất lớn, chúng ta cứ yên lặng theo dõi tình hình."

Lục Phục Giang nghe vậy hiểu rõ, khẽ gật đầu: "Trong đám người lần này, Đường Nam Trai có thực lực mạnh nhất, mặc kệ thư phòng gia chủ có bảo khố hay không, không thể để bọn họ đi đường quá dễ dàng. Chỉ là ngươi dặn người cẩn thận đừng đến quá gần, nếu không để Đường Nam Trai phát hiện, đến lúc đó cứ nhắm vào chúng ta, lại biến khéo thành vụng."

"Thật ra ta rất tò mò, rốt cuộc vừa nãy đám người Đường Nam Trai đã gặp chuyện gì ở thư phòng." Tiêu Phác nhìn những người khác lục soát, hơi híp mắt lại, "Sau khi Hàn Tư Cổ sư huynh mất tích, mặt ngoài Hàn thị sơn trang còn không có cả một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ."

"Tùy tiện một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, cũng có thể tàn sát một sơn trang to lớn thế này gần như không còn."

"Lẽ ra một gia tộc thế này, lại nằm dưới sự quản lý của Thánh tông ta, không thể trêu chọc phải kẻ địch quá cường đại mới đúng."

"Dù vô tình xảy ra xung đột với người khác, Mệnh Hồn bài của Hàn Tư Cổ sư huynh vẫn chưa vỡ, đối phương cũng phải cân nhắc chừa lại một con đường."

"Vì vậy, lúc đầu tông môn yêu cầu Luyện Khí tầng sáu mới có thể nhận nhiệm vụ, đã là cân nhắc chu đáo."

"Không ngờ liên tục có bốn nhóm người vẫn lạc, chỉ có Hạ Dực chạy thoát, mang về đôi câu vài lời..."

"Vừa rồi, với thực lực của Đường Nam Trai lại bị ép sử dụng Huyền Lôi phù lục ngay lúc bắt đầu."

"Rốt cuộc Hàn gia này đã trêu chọc thứ gì?"

Lục Phục Giang trầm ngâm một lát, nói: "Chắc không phải tu sĩ. Nếu là tu sĩ gây ra, đan phương Trúc Cơ Đan cũng tốt, Xích Tu Đằng cũng được, thậm chí toàn bộ bảo khố của Hàn thị, đều không thể còn lại một cái nào."

"Cũng đúng." Tiêu Phác gật đầu, "Dù Hàn thị sơn trang có xuống dốc thế nào, đó cũng là đệ tử của Thánh tông ta, nếu là tu sĩ gây ra, đã sớm bỏ trốn mất dạng, sao dám ở lại, tiếp tục mưu hại đệ tử Thánh tông?"

Lục Phục Giang còn nói: "Cũng không thể là yêu thú. Nếu là yêu thú, trong sơn trang không thể không có chút yêu khí nào, dù là m Thủy Huyễn Liên đại trận hay kiến trúc cỏ cây trong sơn trang, đều bảo tồn gần như hoàn hảo, không có chút dấu hiệu bị yêu thú phá hoại khắp nơi."

"Như thế..." Tiêu Phác ngửa đầu suy nghĩ một hồi, "Cũng hơi giống là... Lời nguyền."

Hắn ta nhíu mày, "Lần trước Hạ Dực chỉ là Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, sau khi tận mắt thấy đồ trong bảo khố còn có thể trốn về tông môn. Nhưng lần này, chúng ta chưa đi vào đã có gần mười người mất tích ở ngoài trang. Nếu là lời nguyền, ta lo lắng, e rằng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ mạnh lên theo số tu sĩ chết ở sơn trang tăng dần."

"Nếu là vậy sẽ rất rắc rối!"

Lục Phục Giang nghe vậy như có điều suy nghĩ, đang muốn tiếp lời, lúc này cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng kêu khẽ của một tu sĩ!

Bóng dáng hai người lập tức lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh tên tu sĩ này, đồng thanh hỏi: "Có phát hiện sao?"

"Khương sư muội... Biến mất rồi!" Tu sĩ này do dự một lúc, chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh nói, "Vừa nãy mới nàng còn ở nơi này, ta ngẩng đầu nhìn nàng, còn chưa kịp mở miệng, nàng đột nhiên biến mất không thấy."

"Ừm?" Tiêu Phác và Lục Phục Giang nhìn nhau, đang định tiến lên xem xét, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân vốn là viên gạch kiên cố, đột nhiên hóa thành nơi mềm mại...

Ngay lúc này, thư phòng gia chủ, Đường Nam Trai trầm mặt, đánh một quyền về phía khoảng không trước mặt.

Quyền phong sắc bén quanh quẩn một luồng sát ý phải tàn sát vô số sinh linh mới có được, khiến hư không vốn tĩnh mịch cũng không nhịn được nứt ra một cái khe.

Để lộ ra giá sách gọn gàng sạch sẽ ở bên ngoài.

Hắn ta nhân cơ hội liên tục ra quyền, kẽ nứt không ngừng mở rộng... Cuối cùng, theo tiếng gầm lên giận dữ của Đường Nam Trai, giữa hư không loáng thoáng truyền ra một tiếng lụa là vỡ tan.

Ngay sau đó, một đoàn người xuất hiện trong thư phòng, cách đó không xa là một bức Minh Ngục Huyết Hà Đồ im lặng rơi xuống, vốn trên đó có bám một điểm linh quang, lại đã tan thành mây khói.

"Lâm Mông không ở đây."

Chương 176: Kim Sí Xích Tuyến Ngô (1)

Sau khi Đường Nam Trai đi ra, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, khẽ nhíu mày, phân phó nói, "Lâm Lung, ngươi cảm ứng một chút, có phải hắn bị trì hoãn ở chỗ nào không? Sao đã lâu vậy rồi còn chưa tới."

Một nữ tu áo trắng đứng sau lưng hắn ta khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.

Chỉ là không lâu sau, nàng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, lo lắng nói: "Đường sư huynh, đệ đệ ta... Hình như vừa rồi đi cản đám người Trương Thạc."

"Ừm?" Đường Nam Trai chau mày, lập tức nói, "Đi xem một chút."

Một lát sau, đám người sắc mặt tái xanh nhìn thi thể tản mát đầy trong đình viện.

Nếu không phải đầu của Lâm Mông được lau cẩn thận, lại đặt ngay ngắn ở chính giữa đình viện, bọn họ căn bản nhận không ra đây là đồng bạn sớm chiều ở chung với mình!

"Ngự Quỷ Thuật..." Đường Nam Trai tiến lên cầm lấy đầu của Lâm Mông kiểm tra một lát, rất nhanh phát hiện trên cổ có dấu vết quỷ thủ, trong mắt hắn ta dấy lên lửa giận hừng hực, "Dám giết người của ta... Hôm nay cả đội Trương Thạc, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi Hàn thị sơn trang!!!"

Sân sau Hàn thị sơn trang, đình giữa hồ.

"Sư tỷ, đã tìm khắp cả, cái gì cũng không có." Một nữ tu váy hồng cau mày, vội vàng đi đến trước mặt Quản Tuyết Nhị đang dựa vào ghế mỹ nhân nhẹ lay động quạt lông bẩm báo, "Ngay cả mặt đất, cũng đã điều động U Hồn chui vào kiểm tra."

Cách đó không xa, đám tu sĩ đều hai tay trống trơn, vẻ mặt thất vọng.

Quản Tuyết Nhị giơ quạt lông che nửa khuôn mặt xinh đẹp, như có điều suy nghĩ đánh giá hồ sen bị hoa sen lá sen chen kín không kẽ hở ở trước mặt: "Đã tìm khắp cả tòa đình giữa hồ này, nếu bảo khố ở đây, tám phần mười ở dưới đáy hồ."

"Hoa lá cả hồ này hơi vướng víu."

Nói xong, nàng tiện tay ném quạt lông sang bên cạnh, con Hồng Hồ hai đuôi kia vội vàng nhảy dựng lên ngậm lấy.

Chỉ thấy Quản Tuyết Nhị đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết hình nhược lan tiêu, tóc dài không gió mà bay, trong mắt dần sáng lên chút ánh sáng xanh.

Sau một lát, trên hồ đột nhiên có cuồng phong gào thét, bộ váy đỏ của Quản Tuyết Nhị bị thổi lên đong đưa qua lại, vô số điểm sáng màu xanh lục xen lẫn hoa lá đầy hồ, cứ thế bị kéo ra, tụ hợp giữa hai tay của mình.

"Quản sư tỷ thật sự là suy nghĩ khác người." Thấy thế, vẻ mặt nữ tu váy hồng hơi lay động, không nhịn được khẽ khen ngợi, "Vốn chúng ta dùng 【 Nhiếp Sinh Thuật 】 này để khôi phục bản thân, nhưng sư tỷ lại dùng để giải quyết hoa lá đầy hồ này, còn vô cùng phù hợp."

Đám người nghe vậy, đều gật đầu hùa theo.

Đúng vào lúc này, Hồng Hồ hai đuôi đột nhiên há mồm, mặc cho quạt lông rơi xuống, phát ra một tiếng rít!

Quản Tuyết Nhị giật mình, tập trung nhìn lại, đã thấy hoa sen đầy hồ đột nhiên tuôn ra huyết lệ cuồn cuộn...

Đột nhiên, từng đoá hoa sen dáng vẻ yểu điệu, bởi vì bị 【 Nhiếp Sinh Thuật 】 cướp đoạt sinh cơ bản nguyên, dần lộ ra bộ mặt thật.

Đầu lâu ở bốn phương tám hướng yên tĩnh ngắm nhìn đám người Quản Tuyết Nhị trong đình giữa hồ.

...

Sau núi, từ đường Hàn thị.

Cửa sổ chợt đóng lại, đèn đuốc tắt hết, đám người lập tức rơi vào bóng tối đưa tay ra không thấy được năm ngón!

Bùi Lăng lập tức trở tay rút Yếm Sinh Đao trên lưng ra.

Biến cố đột ngột, nhưng người ở đây đều là tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, mặc dù hoảng sợ nhưng không loạn, Triệu Xương An nhanh chóng đánh ra một đạo quỷ hỏa màu u lục để chiếu sáng, chỉ thấy không ngừng có từng U Hồn chui ra từ mặt đất, bốn vách tường, nóc nhà ở trong chính đường.

Oan hồn có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn xen lẫn không ít yêu thú, thoạt nhìn vô cùng đông đúc lên đến hàng nghìn.

Oan hồn đơn thuần hoàn toàn không đủ khiến đám người dao động, nhưng khí tức của những hồn thể này đều không yếu, nhìn lướt qua một lượt, gần như đều là Luyện Khí tầng bảy trở lên!

"Giết ra ngoài!" Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi.

Trương Thạc không ở đây, nhiều oan hồn Luyện Khí hậu kỳ như vậy, bọn họ căn bản không đối phó được.

Triệu Xương An hô lớn một tiếng, dẫn đầu lấy ra một lá huyết kỳ, mặt cờ hoàn toàn đỏ đậm như nhuộm máu, chính giữa là một cái miệng to như chậu máu, hai đôi răng nanh lóe lên tia sáng lạnh.

Hắn ta thúc giục linh lực, cái miệng lớn trên huyết kỳ như còn sống, đột nhiên xông ra khỏi mặt cờ, hung hăng khẽ hút một cái, oan hồn trước mặt lập tức không tự chủ được bị nó nuốt vào trong miệng!

Theo số oan hồn bị nuốt vào tăng lên, mặt cờ huyết sắc không gió mà bay, không ngừng hiện ra hình dạng đủ loại tứ chi, khuôn mặt.

Dường như oan hồn bị cái miệng lớn kia nuốt xuống đang liều mạng giãy giụa ở bên trong.

"Trở về!" Sắc mặt Triệu Xương An đỏ lên, một lát sau hắn ta không thể không khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay về phía cái miệng lớn, cái miệng lớn phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, trong nháy mắt đã lùi về trên mặt cờ.

Bởi vì cái miệng lớn đã trở về, sự dao động trên mặt cờ lập tức ít đi rất nhiều.

Chỉ là Triệu Xương An cũng tạm thời không thể kiềm chế nhiều oan hồn như thế, chỉ có thể vung lên cột cờ, sử dụng nó như trường thương bình thường: "Lỗ sư muội, nhanh!"

"Tiểu Kim, nhanh đi!"

Chương 177: Kim Sí Xích Tuyến Ngô (2)

Lỗ Lục Tường không cần hắn ta thúc giục, đã sớm lấy Kim Sí Xích Tuyến Ngô ra, con trùng này đúng là chuyên khắc quỷ mị.

Mặc dù chỉ lớn cỡ ngón tay, đối mặt rất nhiều oan hồn lại không sợ chút nào, ngược lại như gặp được mỹ vị hiếm có, không kịp chờ đợi nghênh đón.

Hai đôi cánh vàng óng ánh vung lên như một điểm kim quang, nhanh chóng xuyên qua từng oan hồn.

Những nơi đi qua oan hồn im ắng ảm đạm chôn vùi.

Thấy thế, đám người vội vàng nhân cơ hội tập trung vào một chỗ, lao về phía cửa lớn!

Nhưng đi được một nửa, Kim Sí Xích Tuyến Ngô đột nhiên phát ra một tiếng rít gào sắc nhọn!

Lỗ Lục Tường kết nối thần hồn với nó lập tức đầu óc choáng váng, không tự chủ được dừng chân, ánh mắt tan rã.

"Lỗ sư muội?" Từ Tung thấy thế giật mình, vội vàng nghiêng lá chắn đánh bay một oan hồn đang muốn đánh lén, chỉ là lúc này tia sáng trong phòng lờ mờ, sau khi hắn ta đập bay oan hồn này mới phát hiện, một oan hồn khác đã lặng yên tới gần Lỗ Lục Tường, đang vồ mạnh vào hốc mắt của nàng.

Ngay lúc hắn ta không kịp cứu viện, muốn gọi Triệu Xương An Lý Hà Khanh, cách đó không xa duỗi ra một thanh cốt đao màu trắng bệch huyết khí quanh quẩn, một phát đâm vào bên trong oan hồn kia, nơi huyết khí chạm đến, oan hồn kia lập tức hôi phi yên diệt như bọt biển.

"Sát khí thật nặng!" Con ngươi Từ Tung hơi co lại, chỉ là lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, vung vẩy lá chắn đồng thau, quét ra một khoảng đất trống, ép mấy oan hồn đang muốn bỏ đá xuống giếng ra.

"... Tiểu Kim nhanh trở lại!" Sau thời gian mất tập trung ngắn ngủi, cuối cùng Lỗ Lục Tường lấy lại tinh thần, nhịn xuống cảm giác khó chịu trong đầu, trường tiên trong tay bay ra, diệt trừ mấy oan hồn không kịp né tránh, gấp gáp kêu lên, "Nhanh!"

Đám người nghe vậy nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Kim Sí Xích Tuyến Ngô vốn như cá gặp nước ở giữa oan hồn, mọi việc đều thuận lợi lại bị một oan hồn ngưng tụ bắt lấy.

Thoạt nhìn vẻ ngoài của oan hồn kia là một thiếu nữ mười sáu tuổi, trên khuôn mặt hơi mờ của nàng có hai hàng huyết lệ, tay nhỏ tái nhợt sáng long lanh đang hung hăng xé rách Kim Sí Xích Tuyến Ngô.

Vốn Kim Sí Xích Tuyến Ngô có hai đôi cánh, đã chỉ còn lại một cái, trên trăm cái chân đã đứt gãy hơn phân nửa.

Vừa rồi Kim Sí Xích Tuyến Ngô diễu võ giương oai, lúc này lại đã thoi thóp.

"Luyện Khí tầng chín!" Lý Hà Khanh hít vào một ngụm khí lạnh, đáng chết, rốt cuộc Hàn thị đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao nơi này có thể có oan hồn Luyện Khí tầng chín?

Nàng vội vàng nhắc nhở, "Tu vi của Kim Sí Xích Tuyến Ngô quá thấp, không đối phó được oan hồn Luyện Khí tầng chín... Dùng hỏa công đi!"

Lúc đang nói chuyện, Triệu Xương An lại gọi ra một đóa quỷ hỏa màu u lục, đập ầm ầm về phía oan hồn kia.

Tình huống khẩn cấp, Bùi Lăng cũng gọi ra một đám Hàn Tủy Hỏa theo sát phía sau.

Hai đoàn hỏa cầu một lục một lam lần lượt bay tới, tuy tu vi của oan hồn rất cao, nhưng linh trí dưới đáy, thấy thế không chút nghĩ ngợi buông Kim Sí Xích Tuyến Ngô ra, mỗi tay chụp lấy một ngọn lửa.

Quỷ hỏa màu u lục chỉ hơi thiêu đốt liền lập tức bị dập tắt, nhưng Hàn Tủy Hỏa tính tình bá đạo, lại cứ thế theo gan bàn tay của nàng, tiếp tục thiêu đốt lên cánh tay, mặc cho oan hồn đập như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, oan hồn không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết!

Kim Sí Xích Tuyến Ngô thừa cơ hội trốn về trong tay áo Lỗ Lục Tường!

Tất cả mọi người mọi người thấy thế hơi ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, chỉ là lúc này cũng không rảnh để hỏi nhiều: "Đi!"

Bọn họ lao đến cửa lớn, Từ Tung nện mạnh một quyền lên trên khung cửa, nhưng cánh cửa lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại đột nhiên có mấy tờ phù lục sáng lên.

"Đáng chết, là khốn trận!" Từ Tung giận dữ hét, "Các ngươi chống đỡ, ta tính sinh môn đã."

Lúc đang nói chuyện, hắn ta cắm tấm chắn đồng xanh xuống bên cạnh, lấy Quỷ Thủ la bàn ra, nhanh chóng bấm đốt ngón tay.

Mà lúc này, oan hồn thiếu nữ kia đột nhiên đưa tay ra, bắt lấy mấy tên oan hồn Luyện Khí tầng bảy ở bên cạnh, nhét vào trong miệng, nhai kẽo kẹt kẽo kẹt.

Theo nó thôn phệ, khí tức đại thịnh, cuối cùng đã chậm rãi dập tắt Hàn Tủy Hỏa trên cánh tay.

Oan hồn thiếu nữ nuốt vào một đoạn ngón tay cuối cùng, ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng xuyên qua rất nhiều oan hồn, bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng!

Lúc này cả người Bùi Lăng bị sa y huyết sắc bao phủ, thân Yếm Sinh Đao trắng bệch cũng bị chiếu thành ửng đỏ.

Trong lòng hắn bừng bừng sát ý, tư duy lại vô cùng tỉnh táo, phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm của oan hồn thiếu nữ, chẳng những không e ngại, còn lạnh lùng thoáng nhìn nó, trường đao vung ra chém một oan hồn nhào lên hôi phi yên diệt.

Oan hồn thiếu nữ ngửa đầu, phát ra một tiếng rít gào thê lương, chợt toàn bộ bóng dáng đánh về phía hắn!

"Cẩn thận!" Lỗ Lục Tường thấy thế vội vàng nhắc nhở, trường tiên vung ra, ý đồ ngăn cản đối phương giúp Bùi Lăng.

Nhưng tốc độ của oan hồn Luyện Khí tầng chín cực nhanh, nàng vừa có hành động, oan hồn thiếu nữ đã xông đến trước mặt Bùi Lăng.

Mắt thấy năm ngón tay của nó như trảo, miễn cưỡng chụp vào đỉnh đầu Bùi Lăng, đám người Triệu Xương An thầm thở dài, chuẩn bị sẵn Bùi Lăng sẽ chết thảm ngay tại chỗ.

Chương 178: Liên tục xảy ra biến cố!

Ngay sau đó, cả người Bùi Lăng huyễn hóa thành một đoàn Huyết Ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng oan hồn thiếu nữ, Huyết Sát trên người đại thịnh, màu sắc Yếm Sinh Đao như máu, hung hăng chém xuống!

Yếm Sinh Đao nhanh nhẹn như điện, chỉ là vừa chém vào thân thể oan hồn thiếu nữ, oan hồn thiếu nữ trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, thuận theo Yếm Sinh Đao quấn quanh cánh tay Bùi Lăng.

Thân đao truyền đến một luồng khí âm hàn cực kỳ nguy hiểm, Bùi Lăng không kịp suy tư, thân thể cũng đã làm ra phản ứng theo bản năng, Hàn Tủy Hỏa lập tức thuận theo kinh mạch, lan tràn đến cánh tay, bao bọc thuận theo thân đao!

Hắc vụ rất kiêng dè Hàn Tủy Hỏa, nhanh chóng lùi khỏi thân đao, một lần nữa hóa thành dáng vẻ thiếu nữ, đồng thời vỗ mạnh một trảo về phía Bùi Lăng.

Tu vi kém hai tiểu cảnh giới, khoảng cách gần như thế, Bùi Lăng không kịp sử dụng Huyết Quỷ độn pháp, lập tức nâng đao đón đỡ.

Keng!

Oan hồn thiếu nữ đánh một trảo trúng Yếm Sinh Đao, thân đao đột nhiên truyền đến một luồng cực mạnh, đẩy Bùi Lăng liên tục lui về sau.

Oan hồn xung quanh thấy thế lập tức chúc mà tới, tranh nhau chen lấn nhào về phía Bùi Lăng, trong nháy mắt đã bao phủ hắn!

"Bùi sư đệ!" Đám người Triệu Xương An hoảng sợ, vừa nãy thấy oan hồn thiếu nữ nhào về phía Bùi Lăng, còn tưởng sư đệ mới quen này chắc chắn phải chết, ai biết hắn lại có thể đánh qua đánh lại với oan hồn Luyện Khí tầng chín.

Nhưng không ngờ, biến cố tới đột ngột như thế.

Trong mắt Lỗ Lục Tường lóe lên vẻ hoảng sợ và bất đắc dĩ, khẽ lầm bầm: "Đáng chết, đến khi trở về ta phải ăn nói với Kim sư muội thế nào đây..."

"Từ sư huynh, còn bao lâu?" Lý Hà Khanh lật bàn tay trắng nón, trong tay xuất hiện mặt kính gương đồng ánh sáng trong vắt, nơi chiếu đến, oan hồn đều rít lên chạy trốn.

Chỉ là trên mặt nàng không có vẻ vui mừng, mà nhìn đống oan hồn không hề giảm bớt ở trước mặt, trầm giọng thúc giục, "Lấy tu vi của Trương sư huynh, lúc nãy lại không có chút chống cự nào, nơi này không đơn giản, phải đi nhanh lên! Chậm lại sinh biến!"

"Sắp rồi!" Vẻ mặt Từ Tung nghiêm nghị, kim đồng hồ trên Quỷ Thủ la bàn điên cuồng chuyển động, trong lúc hắn ta vội vàng còn bớt thời gian nói, "Lại kiên trì một chút nữa!"

Còn chưa nói hết câu, cách đó không xa, lực lượng của Hàn Tủy Hỏa ầm vang nổ tung.

Đám người nhìn theo hướng phát ra tiếng động, trong đôi mắt Bùi Lăng hiện ra vẻ băng giá, vẻ mặt lạnh lùng, lam hỏa hừng hực và sát khí huyết sắc hoà lẫn vào nhau, lấy hắn làm trung tâm, số oan hồn trong vòng mười bước đều hôi phi yên diệt.

"Bùi sư đệ!" Lỗ Lục Tường khẽ giật mình, không khỏi vui mừng, đang định mở miệng, Từ Tung đột nhiên như trút được gánh nặng, Quỷ Thủ la bàn lơ lửng trước ngực, hai tay của hắn ta nhanh chóng đánh ra pháp quyết, khắc sâu vào môn hộ, kêu lên: "Được rồi, đi nhanh!"

"Kẹt kẹt..."

Cánh cửa lớn đóng chặt đã lâu sáng lên mấy đạo ánh sáng nhạt, cuối cùng chậm rãi mở ra.

Từ Tung dẫn đầu chạy ra, Lý Hà Khanh đứng gần nhất theo sát phía sau.

Triệu Xương An đang định đuổi theo, chỉ là vừa quay người, khóe mắt thoáng nhìn rèm châu trước điện thờ, có một đầu ngón tay vươn ra, như muốn đẩy rèm châu ra một lần nữa.

Cùng lúc đó, cửa lớn vừa mở ra đột nhiên dừng lại.

"Đi nhanh!" Triệu Xương An hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi thi triển Nhiên Huyết đại pháp, hóa thành một đạo huyết quang điên cuồng chạy trốn.

Lỗ Lục Tường hơi chậm một bước, đang muốn chạy ra theo, rèm châu đã bị nâng lên một cái khe.

Còn chưa kịp chạy đến phía sau hai người đột nhiên có một lực hút cường đại, kéo bọn họ ra sau rèm châu!

Cánh cửa cách đó không xa, không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng ken két, chậm rãi khép lại.

"Leng keng!" Bên tai Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, "Kiểm tra ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xa lạ ở ngoại rời, hệ thống đang thu..."

Bùi Lăng không rảnh để ý, cả người hóa thành một đạo Huyết Ảnh lướt về phía cánh cửa lớn đang đóng lại.

Nửa đường thấy Lỗ Lục Tường liều mạng giãy giụa, lại như tiểu trùng bị mạng nhện dính chặt, không có cách nào trượt ra sau bức rèm che, hắn không cần nghĩ ngợi, tiện tay bắt lấy cánh tay của đối phương, trong chớp mắt đã cùng nhau nhảy ra khỏi chính đường!

Ngay lúc bọn họ hạ xuống đình viện, sau lưng liên tiếp vang lên tiếng "phanh phanh phanh", cửa chính từ đường Hàn thị từ đường lập tức đóng chặt!

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới đã biến mất, thu nhận sử dụng thất bại. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá..."

Bùi Lăng không đợi nó nói xong đã cho một đánh giá kém một sao, ngẩng đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng ba người Triệu Xương An, Từ Tung, Lý Hà Khanh.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, buông cánh tay Lỗ Lục Tường ra, vội vàng nói: "Sư tỷ, nơi đây không nên ở lâu, chia ra đi!"

Nói xong không đợi Lỗ Lục Tường mở miệng, trực tiếp chọn một phương hướng rồi hóa thành Huyết Ảnh, lập tức biến mất ngay trong tầm mắt Lỗ Lục Tường.

"Chờ..." Lỗ Lục Tường vừa đưa tay ra được một nửa, lập tức khựng lại ở giữa không trung.

Nàng âm thầm cắn răng, vung tay áo một cái, cũng nhanh chóng rời khỏi từ đường.

Chương 179: Diễn võ trường, giếng cổ (1)

Lúc này, chính đường Hàn thị sơn trang.

Bàn lật ghế đổ, thứ quý báu rơi khắp nơi trên đất, vốn là một căn phòng được bày biện tinh tế xinh đẹp lại hóa thành đống lộn xộn.

Sắc mặt mấy tu sĩ trắng bệch, trên người đều bị thương, đang lấy đan dược ra để sử dụng, nắm bắt thời gian khôi phục.

Trên mặt đất cách đó không xa, một nữ tu thải y nằm ngửa, sắc mặt xanh biếc, hoàn toàn không có khí tức, lại đã bỏ mình.

"Phệ Hồn Cổ..." Sắc mặt Tiêu Phác khó coi, "Không ngờ Hàn gia lại có loại cổ trùng này, còn sắp xếp ở trong Đoạn Hồn Sa."

Đoạn Hồn Sa là vật liệu cạm bẫy thường dùng của Tu Chân Giới, bề ngoài không khác gì cát vàng bình thường, nhưng lại có tác dụng hấp thu linh lực và hồn lực rất mong manh.

Sau khi sử dụng số lượng nhiều, một khi tu sĩ rơi vào trong đó, linh lực và hồn lực bị không ngừng rút ra, chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực phản kháng tựa như phàm nhân.

Phệ Hồn Cổ cũng là một loại cổ trùng tương tự đất cát, am hiểu thôn phệ hồn phách.

Bản thể của nó rất yếu ớt, cho dù là tu sĩ Luyện Khí tầng ba, một khi phát hiện cũng có thể tuỳ tiện nghiền chết.

Loại cổ trùng này rất khó luyện chế, cần mấy loại vật liệu rất hiếm thấy, yêu cầu với thủ pháp luyện chế cũng không thấp. Nếu chỉ sử dụng một con Phệ Hồn thì hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng nếu hội tụ thành bầy, sau khi quy mô đạt tới trình độ nhất định, ngay cả Luyện Khí hậu kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh.

Nhưng không biết Hàn gia tìm được phương pháp từ chỗ nào, để Phệ Hồn Cổ và Đoạn Hồn Sa cộng sinh, khiến bọn họ chịu thiệt thòi lớn.

Ngoại trừ Tiêu Phác và Lục Phục Giang, những người khác đều hao tổn ở trình độ khác nhau, còn chết một đồng đội.

"Dù sao cũng từng có tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong trấn." Lúc này vẻ mặt Lục Phục Giang hơi không vui, từ tốn nói, "Mặc dù xuống dốc, cũng có được chút căn cơ... Không nói những thứ này, đã có thể xác nhận bảo khố không ở chính đường, kế tiếp là đi diễn võ trường, hay là giếng cổ sau?"

Tiêu Phác trầm ngâm một lát, nói: "Đường Nam Trai còn rảnh rỗi đi tìm Trương Thạc báo thù, xem ra thư phòng gia chủ cũng không thu hoạch gì, vậy chúng ta đi diễn võ trường nhìn xem."

Diễn võ trường cách chính đường không xa, hành lang đình viện, bồn hoa rào chắn trên đường đi đều có rất nhiều dấu vết đấu pháp.

Tiêu Phác kiểm tra sơ qua, nói: "Chắc là mấy đồng môn nhận nhiệm vụ lần trước để lại... Cơ quan cạm bẫy dọc theo con đường này đều chỉ là thứ bình thường."

Nhưng nói là nói như vậy, lúc bước vào diễn võ trường, hắn ta vẫn không chủ quan, trước tiên gọi ra một đội người giấy đi vào trong, một lát sau không thấy người giấy có việc gì, mới ra lệnh cho đám người đi vào chung.

Lúc này trong diễn võ trường cực kỳ yên tĩnh, đồ vật bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng.

Dù là đồ trang trí hay là mặt đất đều tích một lớp bụi, dường như đã lâu không có ai đến đây.

"Tiêu sư huynh." Lục Phục Giang nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, "Mặc dù nơi này rộng lớn, nhưng liếc qua thấy ngay, dường như không có chỗ nào giấu đồ vật. Nếu bảo khố ở đây, chỉ sợ hơn phân nửa là dưới đất."

Lúc đang nói chuyện, hắn ta tiến lên trước một bước, một cú đạp nặng nề đập mạnh xuống mặt đất!

Trên mặt đất diễn võ trường lập tức nổi lên một tầng gợn sóng nhàn nhạt, là pháp trận phòng hộ do Hàn gia thiết lập ở đây, tránh đến lúc tộc nhân giao đấu diễn võ lại biến sân bãi thành một đống đổ nát.

Chỉ là trăm năm không có Trúc Cơ, ngay cả đại trận toàn bộ sơn trang đều ngày càng sa sút, huống chi nơi đây?

Pháp trận phòng hộ căn bản không ngăn cản được một kích toàn lực của Luyện Khí tầng chín, chỉ giữ vững được trong hai lần hít thở, đã ầm vang vỡ nát.

Lục Phục Giang nhanh chóng đi dọc theo khe hở rạn nứt.

Trong chốc lát ngắn ngủi, trên mặt đất diễn võ trường to lớn như vậy, đã tạo thành khe hở như mạng nhện.

Hoàn toàn để lộ ra phòng tối phía dưới.

"Quả nhiên có vấn đề!" Tiêu Phác thấy thế đôi mắt sáng lên, vội vàng phất tay để người giấy đi vào bên trong dò xét.

Một lát sau, người giấy hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Tiêu Phác nói, "Phía dưới rất rộng lớn, không phát hiện nguy hiểm, đi."

Hai tên Luyện Khí tầng chín dẫn đầu, đám người đều tinh thần phấn chấn nối đuôi nhau nhảy vào phòng tối dưới khe hở.

Sau khi xuống dưới, bọn họ mới phát hiện, phòng tối này chiếm diện tích cực lớn, gần như sắp bằng với diện tích một quảng trường.

Bốn vách tường đều là tủ bát, sau khi mở ra phát hiện bên trong đổ đầy đủ loại binh khí, khôi lỗi, cọc gỗ, người giả đủ loại, rõ ràng là nhà kho diễn võ trường.

Đám người liên tục kiểm tra hơn phân nửa nơi này, ngoại trừ một chút đan dược phù lục, cùng hai thanh Phù khí thích hợp để Luyện Khí tiền kỳ sử dụng, thì không thu hoạch được gì.

Ngay lúc đang thất vọng, đột nhiên có người phát hiện trong góc có hình bóng lay động dường như là thứ gì đó.

Trước đó đã rút ra kinh nghiệm từ chính đường, tên tu sĩ này không dám một mình đi qua, mà nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Phác bẩm báo.

Tiêu Phác và Lục Phục Giang nghe vậy đều nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta nói.

Chỉ thấy đúng lúc đó trong góc hẻo lánh cũng có người quay đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Chương 180: Diễn võ trường, giếng cổ (2)

"Là người trong đội ngũ Bạch Huống!"

...

Ao sen sân sau.

Phong cảnh lá xanh biếc hoa hồng như vẽ đã hoàn toàn thay đổi.

Lá sen, hoa sen khô héo đầy hồ, vốn là ao nước trong veo gợn sóng, cũng hóa thành một ao máu, phía trên trôi nổi đầy chân cụt tay đứt, thỉnh thoảng còn có lục phủ ngũ tạng chìm nổi, mùi tanh ngập trời khiến người ta buồn nôn.

"Cũng may có Quản sư tỷ ở đây." Bên hồ, mấy tu sĩ vẫn chưa hết sợ hãi, đều nhìn về phía Quản Tuyết Nhị với ánh mắt cảm kích, "Thật không ngờ, toàn bộ tộc Hàn thị lại táng thân trong hồ sen này."

"Cũng không biết là ai ra tay, rõ ràng không đặt Thánh tông ta vào mắt!"

"Nhờ có Quản sư tỷ thực lực cao cường, nếu không vừa nãy bị những yểm ngẫu này vây công, chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi lớn."

"Không sai, dường như tu vi của sư tỷ lại tinh tiến..."

"Mảnh yểm ngẫu này không phải trồng bằng cách bình thường." Quản Tuyết Nhị lại không để ý tới những lời nịnh nọt này, từ trước đến nay vẻ mặt nàng luôn quyến rũ xinh đẹp, vậy mà lúc này lại hơi nghiêm túc và không vui, "Một khi rời khỏi huyết trì này sẽ khô héo... Đã qua thời gian dài như vậy, chúng ta lại không thu hoạch được gì, nhanh đến giếng cổ sau núi xem một chút."

Nữ tu váy hồng trước đó vô thức hỏi: "Quản sư tỷ, vì sao không đi diễn võ trường? Hình như nơi đó gần hơn chút."

"Diễn võ trường?" Quản Tuyết Nhị nhìn nàng như đang nhìn một kẻ ngu, "Chỗ chúng ta cách diễn võ trường rất gần, nhưng so sánh với giếng cổ sau núi, cũng chỉ gần một chút mà thôi. Vị trí của đám người Đường Nam Trai và Tiêu Phác ở ngay bên cạnh diễn võ trường."

"Đã lâu như vậy, chắc chắn bọn họ đã sớm đi xem qua, hoặc là đang trên đường đến."

"Hơn nữa, diễn võ trường nhiều người phức tạp, vốn không thích hợp giấu thứ quan trọng. Ngược lại giếng cổ sau núi kín đáo, người có thể đến đó đều là dòng chính Hàn gia. Khả năng Hàn gia thiết lập bảo khố ở chỗ đó cũng cực cao."

Tất cả mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu: "Đều nghe Quản sư tỷ."

"Động tác nhanh lên." Quản Tuyết Nhị nghiêm mặt nói, "Mặc dù dựa theo ước định, đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ sẽ cùng hưởng, nhưng chưa nói đến Xích Tu Đằng rất trân quý, chỉ nói chúng ta chưa từng thấy đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ, nếu bị đội ngũ lấy được trước xuyên tạc hoặc là giấu giếm một hai, không phải cũng là tai hoạ ngầm sao?"

Dù sao, nếu là đội ngũ của nàng đạt được hai thứ này, trừ khi thật sự không kịp, nếu không nàng chắc chắn phải "tu sửa" một chút, lại chia sẻ cho những người khác.

Từ góc độ của mình, Quản Tuyết Nhị không tin đồng môn sẽ là loại lương thiện gì.

Vẫn là mình tự tay nắm giữ đồ tốt mới có thể yên tâm!

Một đoàn người bị nàng thúc giục, vội vàng chạy tới sau núi.

Mặc dù giếng cổ sau núi và từ đường Hàn thị đều ở trên núi, nhưng phương hướng khác biệt.

Vì vậy, đám người Quản Tuyết Nhị đi một con đường khác.

Con đường này rất rộng rãi, mấy người đi song song không có vấn đề, hai bên cắm hàng rào trúc cao cỡ một người, trên hàng rào đầy hoa cỏ, có lẽ quá lâu không ai cắt tỉa, những hoa cỏ này không được thường xuyên cắt tỉa, gọn gàng tinh xảo như trong đại trạch giàu có bình thường.

Mà giống như cỏ dại ở nơi hoang vu dã ngoại, sinh trưởng cực tốt không hề gọn gàng, thoạt nhìn lại rất giống dã thú.

Chỉ là sau khi vượt qua đỉnh núi, tiến vào sau núi, có lẽ vì khuất ánh mặt trời, xung quanh lập tức lạnh xuống.

Dường như hoa cỏ leo trên hàng rào cũng có chỗ thay đổi.

Trên cánh hoa vốn tươi tắn đáng yêu dần xuất hiện lốm đốm lấm tấm đường vân.

Thoạt nhìn những hoa văn kia như quỷ mị, gió nhẹ thổi tới, hoa lá trên hàng rào hơi rung nhẹ.

Cứ như có vô số yêu quỷ vờn quanh.

Thế nhưng, đám người Quản Tuyết Nhị hoàn toàn không sợ, sau khi đi đường vội vã, chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy gốc cây hòe cao lớn cổ kính kia.

"Dựa theo bản đồ đánh dấu, giếng cổ ở ngay dưới cây." Nữ tu váy hồng vui mừng, không nhịn được bước nhanh hơn.

Chỉ là mới bước một bước, đột nhiên cảm giác được giẫm lên thứ gì.

Nàng tùy ý cúi đầu xem xét, cả người lập tức cứng đờ: Trong bụi cỏ một cái tay gãy, huyết nhục hoàn toàn không có, vẫn nắm thật chặt một cây thủ trượng.

Độc Hỏa Huyết Giao Trượng!

Nữ tu váy hồng lập tức dừng chân, chỉ cảm thấy như một thùng nước đá dội xuống từ trên đầu!

Phát hiện ra sự khác thường của nàng, Quản Tuyết Nhị khẽ nhíu mày đang định hỏi, khóe mắt liếc qua cũng thấy Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, con ngươi không khỏi co rụt lại: "Bạch Huống từng tới?"

Nàng vô thức nhìn về phía cây hòe cao lớn đã cách không xa, dưới tàng cây hoè, thành giếng cổ thấp thoáng như ẩn như hiện giữa cây xanh.

Một cây một giếng yên lặng, bình tĩnh thong dong.

Ngõ hẻm.

Đường Nam Trai dẫn đầu, sáu tên tu sĩ áo bào trắng sắc mặt tái xanh nhanh chân đi về phía trước.

Ven đường, thỉnh thoảng có quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất, bảy người đều coi như không thấy, chỉ có cản trên đường mới bị bảy tám đạo thuật pháp đồng thời bao phủ, hôi phi yên diệt ngay tại chỗ.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới sân nhỏ trồng giàn tử đằng.

Linh Lý dưới giàn trồng hoa phát hiện trên thân người đến quanh quẩn sát ý, bị kích thích hung tính, điên cuồng nhảy ra mặt nước muốn cắn xé thịt người.

Chương 181: Nội chiến

Đường Nam Trai cũng không quay đầu lại, vung ngược ống tay áo lên, ao nước đột nhiên chấn động, Linh Lý còn sót lại bên trong lập tức biến thành thịt vụn.

Rời khỏi cửa tròn là đường đá quanh co lên núi.

Chỉ là đám người này nóng lòng đi báo thù cho Lâm Mông, lại ỷ vào thực lực, căn bản lười lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển độn pháp lao thẳng tới từ đường trên đỉnh núi!

Không lâu sau, bọn họ đã đến sườn núi.

Đúng vào lúc này, phía trước có người quanh quẩn huyết quang, rõ ràng là vận dụng Nhiên Huyết đại pháp để chạy trốn.

"Là Triệu Xương An." Đường Nam Trai nhìn bên này, Lâm Lung – tỷ tỷ của Lâm Mông căm hận nói, "Hắn luôn có quan hệ tốt với Trương Thạc."

"Đường sư huynh!" Triệu Xương An cũng phát hiện bọn họ, vội vàng thay đổi phương hướng đi tới, gấp gáp nói, "Trong từ đường..."

Còn chưa nói hết câu, Đường Nam Trai đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta như quỷ mị, không nói gì đã nện xuống một quyền!

Rầm!

Trên vẻ mặt Triệu Xương An còn không kịp thể hiện ra vẻ hoảng sợ bất ngờ, toàn bộ phần đầu ầm vang nổ tung như dưa hấu.

Máu tươi trộn lẫn với thịt nát bay xuống đầy đất.

Bịch.

Thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất.

Đường Nam Trai vẫy tay, thu túi trữ vật trên người hắn ta vào trong tay, sau khi cưỡng ép phá vỡ cấm chế của hắn ta, trực tiếp ném cho Lâm Lung.

"Đây là người thứ nhất." Trên mặt Đường Nam Trai không có biểu cảm gì, "Tiếp tục."

Vào lúc này, ở nơi xa lại có người cấp tốc độn tới.

Bùi Lăng tùy ý chọn phương hướng, không ngờ chưa xuống núi đã gặp người khác, đang do dự xem có nên tiến lên hay không, lại phát hiện thi thể không đầu ngã lăn trước chân Đường Nam Trai mặc quần áo của Triệu Xương An.

Hắn không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy.

Chỉ là khi hắn thấy Đường Nam Trai, đám người Đường Nam Trai cũng thấy hắn.

Đường Nam Trai thấy độn pháp của hắn bất phàm, trực tiếp đánh một quyền từ xa, đánh thẳng vào sau lưng hắn!

Một quyền ảnh có linh lực cực lớn nặng nề đánh về phía Bùi Lăng, Bùi Lăng rút Yếm Sinh Đao ra giữa không trung, Huyết Sát đao pháp lập tức vận chuyển tới cực hạn, huyết khí như thực chất bao vây lấy thân đao trắng bệch, hung hăng chém trúng quyền ảnh.

Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh!

Bùi Lăng trực tiếp bay ra ngoài, lực đạo to lớn khiến cả người lẫn đao đâm gãy bảy tám gốc đại thụ, mới khó khăn lắm ngã vào một bụi cây cành lá rậm rạp.

Không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn ho khan đứng lên, lập tức thi triển Huyết Quỷ độn pháp biến mất không thấy gì nữa.

"Vậy mà không chết?" Lâm Lung khẽ giật mình, thực lực của Đường sư huynh cũng thuộc hàng đầu trong số Luyện Khí tầng chín đỉnh phong.

Bàn về đơn đấu, tất cả tu sĩ Luyện Khí tầng chín đang có mặt trong sơn trang này đều không phải đối thủ của hắn ta.

Dù sao Triệu Xương An cũng là tu vi Luyện Khí tầng tám đỉnh phong.

Lại còn không ngăn cản nổi một quyền chính diện của Đường sư huynh, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ.

Tu sĩ lạ mắt này chỉ là Luyện Khí tầng bảy, còn không bằng Triệu Xương An, vậy mà đỡ một quyền không chết thì thôi đi, còn có thể tiếp tục trốn?

Đường Nam Trai cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lại tiếp tục đi lên từ đường trên đỉnh núi.

Hắn ta tu Thực Cốt quyền là một trong mấy môn thân pháp đắt đỏ nhất ở ngoại môn Chư Pháp các, có thể gọi là khắc tinh của công pháp ngoại môn Đoán Cốt quyết.

Xương cốt của người trúng quyền đều bị quyền kình đặc biệt của Thực Cốt quyền ăn mòn không còn, cuối cùng chỉ có thể đau đớn đến chết trong sự sợ hãi cực độ.

Không phải đại thành Ngọc Cốt, căn bản không hề có sức chống cự khi đối mặt với môn quyền pháp này.

Dù tiểu tử kia không chết ngay tại chỗ, cũng không sống quá mấy canh giờ!

Một đoàn người tiếp tục lên núi, không lâu sau đã bước vào tiền đình từ đường.

"Đường sư huynh, nơi này không có ai." Sau khi vào bên trong, còn chưa đi đến trước bức tường, một tu sĩ dùng sức hít hà mùi hương xung quanh, mở miệng nói, "Hình như bọn họ gặp kẻ địch mạnh ở bên trong, vừa nãy đang chia ra chạy trốn."

Đường Nam Trai nhíu mày lại: "Đều chạy trốn? Trương Thạc cũng chạy trốn?"

Tu sĩ kia lại hít hít cái mũi, thậm chí trên đầu xuất hiện một đôi lỗ tai lông xù, con ngươi cũng thay đổi thành con ngươi dọc, để lộ ra chút dấu vết hóa thú, sau khi cẩn thận phân tích một phen, lắc đầu: "Trương Thạc không có... Hình như hắn còn ở bên trong."

"Đi!" Đường Nam Trai không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu nhanh chóng đi vòng qua bức tường, thấy cánh cửa lớn chính đường đóng chặt cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn về phía đồng bạn am hiểu cách truy tung, thấy hắn ta gật đầu, không chút do dự, một cú đạp nặng nề đá văng cửa lớn, đi vào.

...

Vào lúc này, Bùi Lăng đang cẩn thận trốn ở trong góc, kéo vạt áo ra, kiểm tra thương thế của mình.

Hả?

Đã tự lành rồi?

Bùi Lăng giật mình, chợt nghĩ đến, có lẽ Đường Nam Trai thấy hắn chỉ là Luyện Khí tầng bảy, trong lòng khinh thường nên không dùng toàn lực.

Dù nói thế nào, đây cũng là chuyện tốt.

Xác nhận thân thể của mình không có vấn đề, hắn chỉnh lại áo bào, suy nghĩ lập tức chuyển đến Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia.

Trên đường ngồi Huyết Khôi Kiệu đến đây, dựa vào Thối Cốt Đan cực phẩm để tăng độ thiện cảm, Bùi Lăng đã biết được rất nhiều tin tức thông thường liên quan đến việc Trúc Cơ từ trong miệng đám người Trương Thạc.

Chương 182: Đạo lữ không trong khu phục vụ (1)

Ở thế giới này, Trúc Cơ chia làm ba loại Nhân Đạo, Địa Đạo, Thiên Đạo.

Tu vi của tu sĩ đạt tới Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, số linh lực mà nhục thân có thể dung nạp đã đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước thì cần mở nguyên hải, xây thành đạo cơ.

Cái gọi là Nhân Đạo Trúc Cơ là làm từng bước, lúc đến Luyện Khí tầng chín đỉnh phong phải nuốt Trúc Cơ Đan, phá nguyên khai khiếu, lấy một thân linh lực trúc ra Nhân Đạo Đạo Cơ.

Chân nguyên do Nhân Đạo Đạo Cơ sản xuất, sẽ có linh lực mạnh hơn Luyện Khí kỳ một chút, lại vì mở ra nguyên hải, việc thu nạp thiên địa linh khí không bị nhục thân hạn chế, bởi vậy một khi bước vào Trúc Cơ, tinh khí thần đều xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực của tu sĩ Luyện Khí kỳ còn lâu mới so sánh được.

Mà Địa Đạo Trúc Cơ, lại cần pháp môn đặc thù, ngoại trừ Trúc Cơ Đan còn phải thu thập thiên tài địa bảo đặc biệt, tạo ra nền tảng cơ bản cho cơ thể từ sớm, cuối cùng luyện vào Ngũ Hành tinh phách, mới có thể trúc ra Địa Đạo Đạo Cơ.

Chân nguyên do Địa Đạo Đạo Cơ sản xuất càng tinh khiết hơn, hoàn toàn không phải thứ mà chân nguyên Nhân Đạo có thể so sánh.

Đồng thời vì lúc Trúc Cơ luyện vào Ngũ Hành tinh phách, từ đây có lực tương tác với lực lượng Ngũ Hành, nếu giao thủ cùng cảnh giới, có thể nói tu sĩ Địa Đạo Trúc Cơ sẽ nghiền ép Nhân Đạo Trúc Cơ toàn diện.

Cuối cùng là Thiên Đạo Trúc Cơ, yêu cầu càng hà khắc hơn, xác suất thành công cũng thấp nhất.

Nhưng một khi thành công, có thể một ngựa tuyệt trần, vượt xa cùng thế hệ.

Lúc trước Hàn Tư Cổ sư huynh của Hàn thị sơn trang cùng vì tìm kiếm Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp mà mất tích.

Tin đồn liên quan tới Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp đã ít càng thêm ít, cho dù là mấy người Trương Thạc cũng không quá rõ ràng, nhưng bọn họ đều rất chắc chắn bất kỳ một loại Thiên Đạo Đạo Cơ gì, đều có thể xưng là vô địch trong cùng cảnh!

Cho nên từ đường Hàn thị đã có cơ duyên như vậy, chắc chắn không thể bỏ qua.

Có điều Trương Thạc là Luyện Khí tầng chín đối mặt với tình huống vừa rồi, lại bị thứ phía sau bức rèm che kéo vào, đến nay không rõ sống chết!

Bùi Lăng cân nhắc đến thực lực của mình, quyết định vẫn là chiến thuật rút lui: "Về tông môn trước."

Sau khi trở về, nếu Trịnh Kinh Sơn đã trở về, vậy lại nhờ vả vị nội môn mạch chủ này dẫn mình tới lấy bảo.

Nếu Trịnh Kinh Sơn không trở về... Dù Trịnh Kinh Sơn không trở về, hắn cũng quyết định rút lui trước.

Dù sao, ngay cả Trương Thạc Luyện Khí tầng chín cũng thất bại.

Hắn là một Luyện Khí tầng bảy, dù có thể chạy trốn khỏi nắm tay của Đường Nam Trai Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, tòa sơn trang này cũng quá nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại không trì hoãn, nhanh chóng tiến đến cửa lớn sơn trang.

Có lẽ là đủ loại cạm bẫy khôi lỗi ven đường đã bị càn quét qua, dọc theo con đường này vô cùng thuận lợi, không lâu sau hắn đã thấy cánh cửa lúc đi vào.

Tua rua màu trên cánh cửa cổ xưa nhẹ nhàng lắc lư, bảng hiệu ảm đạm yên tĩnh treo cao.

Tiếng bước chân của Bùi Lăng quanh quẩn trên mặt đất, có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Ngay chỗ cách cánh cửa vài chục trượng là một đầm nước nhỏ - con đường mà một đoàn người đi vào.

Bùi Lăng không chút do dự tới gần, trực tiếp nhảy vào.

Chỉ thấy cảnh vật xung quanh nhộn nhạo như gợn sóng...

Một lát sau, Bùi Lăng phát hiện mình vẫn đứng trước cánh cửa.

Hắn nhíu mày thử thêm mấy lần, nhưng mỗi lần đều xuất hiện ở trước cửa, căn bản là không thể ra ngoài!

"m Thủy Huyễn Liên đại trận?" Bùi Lăng nhận ra mình không hiểu trận pháp, căn bản không thể một mình rời khỏi Hàn thị sơn trang.

Thế nhưng, hắn đã từng gặp tình huống tương tự, hắn không ra được nhưng hệ thống có thể!

Hệ thống còn có thể mạnh mẽ xông vào trận pháp bên ngoài động phủ của đệ tử Trọng Minh tông, huống chi là m Thủy Huyễn Liên đại trận đã lâu không được tu sửa, tàn tạ không chịu nổi, chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ với hệ thống.

Bùi Lăng mở ra giao diện hệ thống, nhanh chóng xem tất cả kỹ năng mà mình đang nắm giữ: 【 Đoán Cốt quyết 】 , 【 Huyết Sát đao pháp 】 , 【 Huyết Loa độn pháp 】 , 【 Khô Tâm thuật 】 , 【 Vô Danh công pháp 】 , luyện đan thuật, chế phù thuật, đúc khí thuật và đủ loại kỹ nghệ.

"Đoán Cốt quyết không được." Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, đầu tiên loại bỏ môn công pháp này.

Dù sao, trong túi trữ vật của hắn có một đống Thối Cốt Đan cực phẩm, dù phá hủy sạch những đan dược này, hệ thống cũng sẽ lựa chọn lấy đồ "tặng" từ chỗ đám tu sĩ trong Hàn thị sơn trang. Như thế căn bản không thao túng thân thể hắn rời khỏi Hàn thị sơn trang, thậm chí còn có thể khiến hắn chạy loạn rơi vào nguy hiểm.

Về phần Huyết Sát đao pháp, cần phối hợp tinh huyết tu sĩ để tu luyện, một khi uỷ thác, chắc chắn hệ thống sẽ ngẫu nhiên rút một đồng môn may mắn trong toàn bộ sơn trang để làm quà tặng.

Nếu lần này rút trúng Đường Nam Trai hoặc là mấy người Luyện Khí tầng chín khác, hậu quả khó mà lường được.

Mà Huyết Loa, a phi, Huyết Quỷ độn pháp cũng giống vậy, hệ thống sẽ cưỡng ép hút huyết thực dùng để phụ trợ tu luyện.

Chương 183: Đạo lữ không trong khu phục vụ (2)

Từ kinh nghiệm lần trước, nếu chọn trúng con Kim Sí Xích Tuyến Ngô của Lỗ Lục Tường, nhiều nhất sau khi về tông chỉ phải bồi thường một khoản linh thạch; chẳng may hệ thống coi trọng đám sâu bọ trên người Quản Tuyết Nhị, thậm chí yêu hồ Khai Tuệ tầng chín ở bên cạnh nàng, đến lúc đó biết đâu đưa đến tận cửa làm huyết thực cho yêu hồ!

Khô Tâm thuật cũng không cần bất kỳ ngoại vật gì.

Nhưng vấn đề là môn thuật pháp này không có nhu cầu, lúc ủy thác hệ thống vô cùng ngoan ngoãn.

Cũng vô dụng với hoàn cảnh khó khăn này...

Luyện đan thuật cũng gần giống với Đoán Cốt quyết, dù hắn phá hủy vật liệu mang theo trên người, có lẽ hệ thống sẽ nhắm thẳng mục tiêu vào đám đồng môn ở trong sơn trang.

Đúc khí thuật có hậu quả giống với ủy thác Huyết Quỷ độn pháp, thứ có khả năng bị hệ thống coi là tài liệu Dung Linh may mắn nhất là con yêu hồ của Quản Tuyết Nhị...

Chế phù thuật, xét thấy bây giờ trong sơn trang không có phàm nhân còn sống, có lẽ sẽ rút ra mấy đồng đội may mắn ở trong hiện trường để lột da chế tác lá bùa.

Nói tóm lại những công pháp, thuật pháp, kỹ nghệ này không thể giúp hắn rời khỏi Hàn thị sơn trang.

Còn lại sự lựa chọn duy nhất là Vô Danh công pháp.

Đúng vậy, đây là một môn công pháp song tu.

Lần ủy thác tu luyện trước đó, hệ thống đã "tặng" Lệ tiên tử làm đạo lữ của hắn, bây giờ còn đang bế quan ở Trọng Minh tông.

Nói cách khác, lựa chọn uỷ thác tu luyện môn công pháp này, hệ thống sẽ tự động dẫn hắn rời khỏi trận, lao thẳng về tông!

Về phần hậu quả... Hắn hoàn toàn không lo lắng hệ thống khống chế hắn lại đi đẩy Lệ tiên tử một lần.

Bởi vì khoảng cách giữa Hàn thị sơn trang và Trọng Minh tông, hệ thống điều khiển thân thể hắn đi đường, đi không được một nửa sẽ hao hết linh lực, nhìn từ kinh nghiệm luyện đan trước đó, chắc chắn hắn còn chưa trở lại tông môn đã tu luyện thất bại, rời khỏi uỷ thác.

Dù hệ thống muốn sử dụng đan dược loại khôi phục trong đồ đạc của mình, đường xá xa xôi như thế, tùy tiện xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cũng đủ cắt ngang lần ủy thác này.

Đúng là một công đôi việc, vừa rời khỏi m Thủy Huyễn Liên đại trận, còn không bị hệ thống hố.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn 【 Vô Danh công pháp 】 , 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa uỷ thác 】 !"

"Leng keng!" Tiếng nhắc nhở của hệ thống nhanh chóng online, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài, một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp, hoàn toàn tự động tu luyện, ngăn chặn điều ngoài ý muốn, không lo tâm ma, hoàn thành giấc mơ phi thăng của ngài!"

"Leng keng! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Vô Danh công pháp là công pháp song tu, cần đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ, hệ thống đang định vị đạo lữ cho ngài..."

Bùi Lăng ung dung nghe tiếng nhắc nhở dày đặc, kiên nhẫn chờ đợi hệ thống dẫn hắn rời khỏi nơi quỷ quái này.

Nhưng đúng vào lúc này, bên tai hắn vang lên, "Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ của ký chủ không ở trong khu phục vụ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ mới."

Bùi Lăng: "?!"

Ngay sau đó, hệ thống đã khống chế thân thể hắn thay đổi phương hướng, như một ảo ảnh lao đến diễn võ trường!

Đúng vào lúc này, diễn võ trường.

Từng đám người giả, khôi lỗi sống lại, cầm trong tay đao kiếm trường mâu tạo thành trận thế bao bọc xung quanh đám người Tiêu Phác.

Khuôn mặt ba người cầm đầu đờ đẫn, tròng mắt hiện ra màu tro tàn lại là tu sĩ trong đội ngũ Bạch Huống.

"Hóa ra đám Bạch Huống đã đến từ sớm?" Tiêu Phác khẽ nhíu mày, quạt xếp nhẹ lay động, "Còn thất bại ở đây?"

"Những người khác còn chưa xuất hiện." Lục Phục Giang bình tĩnh nói, "Đều cẩn thận một chút, thực lực của những người giả và khôi lỗi bình thường, nhưng ngay cả người trong đội ngũ của Bạch Huống cũng trúng chiêu, có lẽ còn có ẩn tình khác."

Lúc đang nói chuyện, chỉ thấy người giả ở hàng thứ nhất đột nhiên vọt lên, mặc dù khuôn mặt những người giả này khô khan, nhưng động tác cực kỳ mạnh mẽ, trường mâu trong tay chỉnh tề nhất trí đâm vào chỗ yếu hại trên cơ thể đám người.

Trong lúc Tiêu Phác vung vẩy quạt xếp, từng tờ tiền giấy bay ra đánh lui đám người giả xông lên, Lục Phục Giang đứng bên cạnh hắn ta, đạo bào không gió mà bay, tóc dài bay múa, sau lưng đột nhiên bay ra mười hai U Hồn, nhào về phía đám khôi lỗi bên cạnh.

Hai vị tu sĩ Luyện Khí tầng chín đã ra tay, tất nhiên không phải bình thường, mấy chục người giả bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ, khôi lỗi xông lên bị U Hồn quấn lấy lập tức phản chiến, rối rít ra tay với đồng loại bên cạnh.

Hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng chín đã lao qua, đám tu sĩ còn lại cũng rối rít ra tay.

Mấy chục đạo pháp thuật, phù lục lập tức đánh về phía người giả và khôi lỗi.

Rầm rầm rầm...

Chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa người giả và khôi lỗi trên diễn võ trường đều bị đánh ngã, cơ thể người giả tàn tạ và bộ phận khôi lỗi rơi tung tóe đầy đất như thiên nữ tán hoa.

Chương 184: Hệ thống hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!

Ba tên tu sĩ tròng mắt như tro tàn cũng bị cắt đầu, thi thể bị phá hủy thành bảy tám miếng, ngay cả túi trữ vật cũng bị một U Hồn nhặt lên, đưa đến cho Lục Phục Giang.

Thấy cảnh này, Tiêu Phác và Lục Phục Giang khẽ nhíu mày, không hề thả lỏng cảnh giác.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, trên tay chân rơi lung tung của người giả và bộ phận khôi lỗi phát ra ánh sáng, sau đó lần lượt phục hồi như cũ, nhưng sau khi người giả và khôi lỗi phục hồi như cũ, rõ ràng khí tức yếu hơn lúc trước rất nhiều.

"Ừm?" Tiêu Phác suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh căn phòng tối, chỉ thấy ở giữa khe hở vừa bị Lục Phục Giang đánh ra, mơ hồ có thể thấy được dấu vết hoa văn trận pháp.

Hắn ta hơi suy nghĩ, nhanh chóng nhận ra, "Đây là bắt chước Tiểu Tụ Linh trận trong Tụ Linh đại trận ở ngoại môn, hình như còn trộn lẫn dấu vết của trận pháp khác, có thể thu thập linh lực tràn lan ở trên diễn võ trường, lại quán chú cho những khôi lỗi người giả này, để đón địch hoặc là cung cấp cho con em trong gia tộc luyện tập... Nếu không phải Lục sư đệ vừa tiến vào đã phá vỡ trận pháp, khiến Tiểu Tụ Linh Trận hao hết linh lực từ trước, chắc những khôi lỗi người giả này có thể phục hồi vô hạn."

Đến lúc đó, ngoại trừ Tiêu Phác và Lục Phục Giang, e rằng những người khác đều bị mài đến chết ở chỗ này.

Thế nhưng, bây giờ trận pháp tổn hại, những khôi lỗi người giả này là cây không rễ nước không nguồn, chỉ cần giết thêm mấy lần sẽ hoàn toàn tiêu tan.

"Vẫn không đúng." Lục Phục Giang nhìn chăm chú khôi lỗi người giả lại nhào lên, nhắc nhở, "Cái chết của ba vị đồng môn kia không giống do khôi lỗi người giả tạo ra."

Ánh mắt Tiêu Phác lay động, khẽ gật đồng: "Ta biết."

Cùng lúc đó, một luồng hơi khói nhàn nhạt vô sắc vô vị tràn ra sau khi khôi lỗi người giả bị phá nát, nhanh chóng xuyên qua lòng đất ngọ nguậy như vật sống.

Rất nhanh, nó tìm được mục tiêu, chợt trồi lên mặt đất rồi biến mất.

Trong mắt một tu sĩ đứng cách đó không xa đột nhiên hiện ra màu xám tro cực kỳ nhạt.

Lục Phục Giang như có cảm giác, nhanh chóng quay đầu nhìn lại.

Lại thấy đối phương đang hết sức chăm chú thi triển thuật pháp, đối phó đám khôi lỗi người giả vây quanh.

Hắn ta nghi ngờ quan sát một lát, không phát hiện điều dị thường gì, lại bị một nữ tu mặc áo vàng nhạt thỉnh thoảng liếc nhìn hơi trách móc, khiến hắn ta thấy hơi xấu hổ, vội vàng quay mặt đi.

Đúng lúc một đám khôi lỗi hình thú gầm thét lao về phía hắn ta, Lục Phục Giang cau mày, giơ tay giũ ra một sợi xiềng xích màu đen, rõ ràng là lấy từng đoạn xương người ghép lại mà thành, bay ra ngoài như độc xà, quất vỡ mười mấy con khôi lỗi trước mặt thành mảnh nhỏ!

Một luồng hơi khói vô sắc vô vị kích cỡ như ngón út lập tức xuyên vào lòng đất.

Màu tro tàn ở đáy mắt tu sĩ đứng cách đó không xa càng nồng đậm hơn.

Hắn ta đột nhiên quay người, năm ngón tay thành trảo, giữa ngón tay lóe lên tia sáng xanh, hung hăng bắt lấy nữ tu áo vàng nhạt kia.

Nữ tu kia đang chuyên tâm đối phó khôi lỗi người giả trước mặt mình, căn bản không đề phòng đồng bạn đánh lén, lúc phát hiện được đã không kịp né tránh, ngay lúc quan trọng, trong mắt nàng lóe lên vẻ tàn nhẫn, không lùi mà tiến tới, cổ tay trắng lật một cái đã rút ra một thanh chủy thủ sáng như tuyết, hung hăng đâm vào cổ đối phương!

Tiêu Phác phát hiện điều không đúng ngay lúc tu sĩ kia ra tay, chỉ là vừa mở quạt xếp ra, lại cố ý chậm một bước.

Ngay sau đó, Lục Phục Giang thay đổi sắc mặt, cốt liên màu đen trong tay vung ra, quất tu sĩ kia thành một mảnh huyết vụ!

Chỉ là vẫn chậm một bước, nữ tu áo vàng nhạt kêu lên một tiếng đau đớn, phần eo đột nhiên có thêm năm vết thương, chậm rãi chảy ra máu đen.

"Hắn tu luyện Ngũ Độc Chỉ, nhanh cho Đổng sư muội sử dụng Ích Độc Đan." Lúc này Tiêu Phác mới mở miệng nhắc nhở, "Lại xử lý vết thương một chút, tránh để thương thế tăng thêm."

Lục Phục Giang nghe vậy, vội vàng lấy Ích Độc Hoàn ở trong túi trữ vật, ném cho Đổng sư muội kia.

Ai biết Đổng Thải Vi ưm một tiếng, lại mềm nhũn ngã xuống.

Thấy tình hình này, hắn ta đành phải tiến lên đỡ lấy người, tự tay đút Ích Độc Hoàn đến bên môi nàng.

Khuôn mặt nhỏ của Đổng Thải Vi tái nhợt, hơi chật vật nuốt Ích Độc Hoàn.

Tiêu Phác lại nhắc nhở: "Còn có vết thương."

"... An sư muội." Lục Phục Giang nghe vậy hơi do dự, mở miệng gọi, "Ngươi qua đây xử lý vết thương Ngũ Độc Chỉ giúp Đổng sư muội."

Nghe vậy, sắc mặt Đổng Thải Vi tái nhợt.

An sư muội đứng cách đó không xa cũng cực kỳ xấu hổ, nhìn về phía Tiêu Phác xin giúp đỡ.

Tiêu Phác hơi bất đắc dĩ, truyền âm cho Lục Phục Giang: "Lục sư đệ cần gì tuyệt tình như thế? Mọi người đều biết Đổng sư muội có ý với ngươi, tư chất tu vi của nàng sẽ không cản trở ngươi, cũng không phải người gian xảo, vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú động lòng người, ngươi nhiều lần né tránh người ta, thật sự khiến nàng đau lòng."

"Sao không đồng ý, sau khi kết làm đạo lữ, chưa nói đến trong tông môn có rất nhiều pháp môn song tu, cũng có chỗ tốt cho tu vi của hai người các ngươi, chỉ nói Đổng sư muội một lòng say mê, yêu thương ngươi, nếu không thành toàn, chẳng phải phụ tình cảm mỹ nhân sao?"

Chương 185: Kẻ gian nhận lấy cái chết! (1)

Hiếm khi nào Lục Phục Giang lại xấu hổ, cũng truyền âm nói: "Sao ta không biết tình cảm của Đổng sư muội? Chỉ là ta đã sớm quyết ý đời này một lòng hướng đạo, không hỏi tình yêu. Cũng chỉ có thể để sư muội thất vọng."

Tiêu Phác truyền âm nói: "Chỉ sợ sư muội có tình cảm sâu đậm với ngươi, ngươi chậm chạp không chịu đồng ý, sẽ trở thành trở ngại trong lòng nàng."

"Ôi, cũng vì lo lắng ta điểm này, lần này mới đồng ý theo sư huynh đến đây." Lục Phục Giang thở dài, truyền âm nói, "Vốn trong gia tộc đã chuẩn bị Trúc Cơ Đan cho ta... Hy vọng lần này có thể tranh thủ một phần cơ duyên cho Đổng sư muội, bồi thường cho tình nghĩa những năm gần đây."

"Sau lần này, ta cũng có thể yên tâm bế quan, thử Trúc Cơ."

Tiêu Phác nghe vậy không nhịn được thở dài, còn muốn nói gì nữa, lúc này đột nhiên có một bóng người xông vào từ ngoài cửa!

"Ừm?" Hắn ta nghiêng đầu nhìn một cái, nhận ra là tu sĩ trong đội ngũ của Trương Thạc, chỉ tưởng đám người Trương Thạc đã điều tra từ đường Hàn thị không có kết quả, vì vậy lại tới đây, lập tức nói, "Chúng ta đến diễn võ trường trước..."

Còn chưa nói hết câu, đã thấy bóng dáng Bùi Lăng như điện, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Phục Giang, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai kéo Đổng Thải Vi vào trong ngực, cổ tay khẽ đảo, gõ mạnh sống đao Yếm Sinh Đao xuống!

Đổng Thải Vi còn đắm chìm trong sự hối hận vì bị người trong lòng từ chối, mất tập trung không kịp đề phòng, gần như lập tức ngất đi.

"!!!"

Ngay lúc đám người Tiêu Phác ngạc nhiên đến ngây người vì biến cố đột ngột này, lại xảy ra việc khiến bọn họ phát điên!

Bùi Lăng mặt không biểu tình, động tác thuần thục kéo vạt áo của Đổng Thải Vi, "xoạt" một tiếng, cánh tay trơn bóng của nữ tu đã lộ ra bên ngoài, hắn thuận tay xé rách áo ngoài ném sang bên cạnh, ngay sau đó đưa tay về phía áo lót đối phương... Giống hệt với lúc luyện đan, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dường như đã diễn luyện ngàn vạn lần.

Một đám tu sĩ nghẹn họng nhìn trân trối, trong chốc lát cũng không biết nên phản ứng thế nào?

Ngay cả Bùi Lăng cũng choáng váng, giữa ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đây là ta sao? Vừa rồi đầu óc hắn bị úng nước sao? Tại sao lại muốn dùng hệ thống thiểu năng trí tuệ này?

Ngay lúc Bùi Lăng kéo đai lưng của Đổng Thải Vi, tay còn lại nhanh chóng cởi áo nới dây lưng của mình, cuối cùng Lục Phục Giang đã tỉnh táo lại, thoáng chốc nổi giận: "Muốn chết!!!"

Lúc này Đổng Thải Vi đã bị cởi đến bảy tám phần, chỉ hai món tiểu y cuối cùng miễn cưỡng che đậy thân thể, lộ rõ đường cong uyển chuyển.

Lục Phục Giang tức đến sùi bọt mép, Huyền Cốt tỏa liên như mãng xà nổi giận, ầm vang cuốn về phía Bùi Lăng, một phát trói cổ tay hắn lại!

Hệ thống vẫn như trước đây, thành thạo logout: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoài giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng vội vàng cho nó một đánh giá kém một sao, cả người đã bị lực lượng cực lớn truyền đến từ trên xiềng xích nhấc lên giữa không trung.

Ngay sau đó, Lục Phục Giang nổi giận toàn lực đánh một chưởng, đánh trúng ngực hắn.

Ầm!

Bùi Lăng ngã xuống đất, khôi lỗi người giả xung quanh cùng nhau tiến lên, nhưng rất nhanh một đám hỏa diễm màu xanh thẳm nổ tung, lấy hắn làm trung tâm, hỏa vũ màu lam bay lả tả trong vòng mười bước, khôi lỗi người giả chạm đến đều nhanh chóng hóa thành một đống tro tàn, không thể phục hồi như cũ.

Một luồng hơi khói lớn bằng ngón cái trốn vào lòng đất, nhanh chóng chạy về phía mấy tên tu sĩ có thực lực yếu nhất.

Bùi Lăng dùng Yếm Sinh Đao chống đỡ nhanh chóng đứng lên, chỉ là cổ tay trái còn bị Huyền Cốt tỏa liên trói chặt, không thể bỏ chạy.

Hắn không nói hai lời chém một đao về phía xiềng xích!

"Tiểu tử này lại còn đứng lên được!" Đám người thấy thế đều giật mình, Luyện Khí tầng bảy chống đỡ một chưởng toàn lực của Lục Phục Giang lại không chết!

An sư muội do dự nói: "Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi?"

"Không, hắn là Luyện Khí tầng bảy." Khuôn mặt Tiêu Phác trầm như nước, quạt xếp khép mở, vô số giấy tiền bay về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng vội vàng chuyển biến đao thế, sắc bén chém vào tiền giấy!

Trang giấy bị chém thành hai nửa, bay lả tả trước mặt hắn.

Cùng lúc đó, An sư muội lặng yên không tiếng động chuyển tới sau lưng Bùi Lăng, đoản kiếm trong tay đột nhiên đâm vào lưng Bùi Lăng, giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Tên khốn kiếp, nhận lấy cái chết!"

Bùi Lăng xoay tay chặn lại, Yếm Sinh Đao đập ầm ầm vào đoản kiếm, An sư muội chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn không thể chống cự truyền đến, lập tức không chịu được lui lại, liên tục giẫm ra mấy dấu chân nông sâu không đồng đều, mới miễn cưỡng dừng lại.

Nàng vô cùng ngạc nhiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy gan bàn tay mơ hồ có vết máu, lại bị đánh rách tả tơi!

"Hắn... Hắn thật sự không ẩn giấu tu vi?!"

Thấy An sư muội đánh lén thất bại, tu sĩ khác cũng rối rít ra tay, trong phòng tối lập tức lóe lên ánh sáng chói mắt, mấy chục đạo pháp quyết nhắm thẳng vào Bùi Lăng.

Chương 186: Kẻ gian nhận lấy cái chết! (2)

Đúng lúc này, mười hai U Hồn đột nhiên gào thét nhào tới như cơn lốc càn quét rất nhiều pháp quyết phù lục gần như không còn, đôi mắt Lục Phục Giang đỏ hồng, chợt quát lên: "Tất cả dừng tay!"

"Các ngươi đừng xen vào!"

Vành mắt Lục Phục Giang như nứt ra, Huyền Cốt tỏa liên chậm rãi dấy lên hỏa diễm u bạch, nói từng chữ, "Ta muốn tự tay chặt hắn!!!"

Hắn ta đột nhiên kéo Huyền Cốt tỏa liên một cái, cơ thể Bùi Lăng không chịu khống chế bị kéo về phía hắn ta, cùng lúc đó, hỏa diễm u bạch nhanh chóng lan tràn, đốt vào cổ tay Bùi Lăng.

Tay trái Lục Phục Giang thành trảo, mười hai U Hồn lập tức hóa thành mười hai chuôi huyền thương đen nhánh như bóng đêm, đâm về phía Bùi Lăng từ bốn phương tám.

Bản thân phải đối mặt với vòng vây của kẻ địch mạnh, sống chết chỉ trong chớp mắt!

Nhưng càng là lúc nguy hiểm thế này, đầu óc Bùi Lăng càng tỉnh táo, chạy không được, vậy thì giết!

Trong chớp mắt, cánh tay trái của Bùi Lăng hiện ra một tầng hỏa diễm màu xanh thẳm, cứ thế ép lui linh hỏa đốt đến từ Huyền Cốt tỏa liên. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo Huyết Ảnh, Huyền Cốt tỏa liên bị kéo đến cực hạn, hỏa diễm u bạch đột nhiên lóe lên một cái, chỉ thấy hắn đột nhiên xuyên qua khe hở của mười hai chuôi huyền thương.

Kéo ra một đạo Huyết Ảnh thật dài, xuất hiện ở trước mặt Lục Phục Giang, khí thế hung hăng chém một đao về phía đỉnh đầu!

Yếm Sinh Đao thể hiện rõ tài năng, còn chưa rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo dày đặc trên lưỡi đao đã đánh đến Lục Phục Giang lông tóc dựng đứng, huyết vụ quanh quẩn trên thân đao loáng thoáng phát ra tiếng kêu rên oán độc... Không thể đón đỡ một đao này!

Lục Phục Giang nghiêng người lóe lên, né tránh một đao khí thế như lôi đình này, đang muốn ra tay một lần, nào biết Bùi Lăng vô cùng hung ác, lại chém một đao tới.

Hắn ta đành phải lui lại, nhưng vừa lui như thế, Bùi Lăng càng không tha người, không ngừng thi triển Huyết Sát đao pháp, càng múa càng nhanh, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, đao quang tung hoành, huyết vụ sôi trào, chiến ý tăng vọt đến cực điểm, càng khiến Lục Phục Giang liên tiếp lui về sau.

Thấy cảnh này, trên mặt đám người An sư muội đều lộ ra vẻ lo lắng, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phác.

Vẻ mặt Tiêu Phác âm trầm lại chậm rãi lắc đầu, ra hiệu bọn họ đừng tiến lên xen vào.

Hắn ta hiểu rõ Lục Phục Giang, người này tính tình trầm ổn, đạo tâm kiên định, nếu không cũng không thờ ơ với nữ tu đã theo đuổi nhiều năm muốn thành gia lập thất như Đổng sư muội, thậm chí còn muốn lấy cơ duyên Trúc Cơ, giải quyết duyên phận với đối phương.

Sở dĩ Lục Phục Giang từ chối Đổng sư muội, là vì chuyên tâm truy tìm đại đạo, không phải hoàn toàn vô tình với Đổng sư muội.

Kết quả tiểu tử trong đội ngũ Trương Thạc lại kéo Đổng sư muội ra khỏi ngực Lục Phục Giang, muốn sàm sỡ trước mắt bao người!

Đây là sự sỉ nhục lớn lao với phàm phu tục tử.

Huống chi Lục Phục Giang còn là tu sĩ Luyện Khí tầng chín, cho dù ở ngoại môn Trọng Minh tông có hàng ngàn hàng vạn đệ tử, cũng là một tài năng xuất chúng, được người người tôn trọng?

Sự nhục nhã lớn đến thế, nếu không thể tự tay chặt Bùi Lăng thành thịt băm, sau đó rút hồn luyện phách, dùng Dung Linh chi pháp lặp đi lặp lại tra tấn, chỉ sợ đạo tâm của Lục Phục Giang khó mà bình tĩnh, tiếp theo sẽ không thể tiến hành Trúc Cơ!

Cho nên, bây giờ không ai được giúp đỡ, nếu không là đang sỉ nhục Lục Phục Giang.

Dường như đang nói với Lục Phục Giang, ngươi đã có tu vi Luyện Khí tầng chín, không những không bảo vệ được sư muội ái mộ mình, thậm chí còn phải mượn tay người khác để trả thù tên tu sĩ Luyện Khí tầng bảy này!

Điều này có khác gì trực tiếp chỉ vào mũi chửi Lục Phục Giang là đồ bỏ đi?

Nghĩ đến đây, Tiêu Phác thu hồi ánh mắt quan chiến, quạt xếp đang mở rộng trên tay đột nhiên bay ra, vẽ ra một đường vòng cung ở giữa không trung, chém đầu của mười người giả, sau đó lại quay về trong tay hắn ta, trầm giọng phân phó: "Được rồi, giao tiểu tử kia cho Lục sư đệ dạy dỗ là được, chúng ta giải quyết những thứ này trước."

Đám người An sư muội hơi do dự, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo sắp xếp của hắn ta: "Vâng."

Vào lúc này, cả người Lục Phục Giang phun trào linh lực, trên khuôn mặt và cần cổ đột nhiên sáng lên từng phù văn có to có nhỏ, trong đôi mắt màu mực cuộn trào, đột nhiên có một tia bay ra!

Một tia màu mực đột nhiên xuyên qua rất nhiều đao quang huyết vụ, đâm thẳng vào lồng ngực Bùi Lăng.

Ầm!

Trước ngực truyền đến một luồng lực lượng cực mạnh, Bùi Lăng bay ra ngoài, mới đến giữa không trung đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chợt rơi mạnh xuống, liên tục đập vỡ không biết bao nhiêu khôi lỗi và người giả.

Lại chưa chết?!

Lần này Lục Phục Giang thật sự ngạc nhiên.

Chỉ là rất nhanh, lửa giận bốc lên, hắn ta lại khẽ di chuyển xiềng xích, mười hai U Hồn biến thành mười hai huyền thương lơ lửng sau lưng hắn ta, đột nhiên hòa làm một thể, hóa thành một thanh minh thương tinh tế to như thùng nước, một con giao xà không ngừng di chuyển quấn quanh thân súng, giao xà mở giác hút ra, cứ thế phun vào đầu thương sắc bén của minh thương.

"Chết đi!" Lục Phục Giang hét lớn một tiếng, minh thương đột nhiên bắn về phía Bùi Lăng.

Chương 187: Ăn nhịp với nhau

Editor: Thảo Đào

Sân sau.

Trong một khóa viện tinh xảo, Lý Hà Khanh vẫn chưa hết sợ hãi.

Vừa rồi cùng mọi người hợp lực phá vỡ cửa lớn từ đường, vì đề phòng bị thiếu nữ oán hận truy sát, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, chia ra mà chạy.

Triệu Xương An chạy về phía chính đường Hàn thị sơn trang, Từ Tung thì đến hồ sen.

Về phần nàng, trong lúc nguy cấp không rảnh suy nghĩ lại chạy thẳng đến sân sau.

Hai người Bùi Lăng và Lỗ Lục Tường chậm hơn ba người bọn họ một bước, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng căn bản không rảnh quay đầu xem xét, cho nên cũng không biết sau khi hai người kia đi ra đã đi nơi nào.

"Từ đường Hàn thị lại nguy hiểm như thế, ngay cả Trương Thạc sư huynh cũng trúng chiêu..." Lý Hà Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng sợ hãi nghĩ, "Xem ra, bảo khố cũng không ở từ đường, kỳ quái, rốt cuộc cả tộc Hàn thị đã gặp chuyện gì, sau khi bị diệt tộc, chỗ ở lại có biến cố như vậy."

Trong sân cỏ cây sum suê, còn treo một cái xích đu trong vườn hoa tươi rực rỡ.

Lý Hà Khanh thấy xung quanh không có nguy hiểm, dứt khoát ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng lắc lư vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì?

"Lần này có tất cả năm đội ngũ đến Hàn thị sơn trang, một đội chúng ta vốn đã không chiếm ưu thế, bây giờ Trương Thạc sư huynh có thực lực mạnh nhất còn thất thủ ở từ đường."

"Dù tiếp theo tìm được bảo khố cũng không giữ được."

"Nếu đội ngũ khác tìm được bảo khố, dù đã có ước định về đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ, chắc hẳn cũng không chia sẻ cho chúng ta..."

Dù sao đều là đệ tử cũ trong Trọng Minh tông, cũng có sự nhận biết vô cùng sâu sắc với phong cách trong tông.

Sau khi Quản Tuyết Nhị đề nghị cùng hưởng đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ, Tiêu Phác tán thành, Trương Thạc ngầm thừa nhận, sau đó ép Đường Nam Trai mạnh nhất trong chuyến đi này gật đầu.

Lúc còn Trương Thạc là Luyện Khí tầng chín, tất nhiên có thể đảm bảo lợi ích của đoàn người.

Bây giờ hắn ta không rõ sống chết, sao người của đội ngũ khác có thể tốt bụng thực hiện hứa hẹn?

Không bỏ đá xuống giếng đã không tệ rồi.

Lý Hà Khanh trầm ngâm một lát, quyết định tìm những người khác tụ hợp trước, sau đó bàn bạc đối sách.

Nàng đang định đứng lên từ bàn đu dây, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng lực lượng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

Lý Hà Khanh giật mình, mũi chân chạm xuống đất dừng bàn đu dây, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một bóng người áo trắng không biết đã đứng ở sau lưng nàng từ lúc nào, sắc mặt đờ đẫn, hai tay duỗi thẳng ra thành tư thế giúp đỡ đẩy bàn đu dây.

Lại là Bạch Huống mà tất cả mọi người đều tưởng đến muộn.

...

Bên hồ sen.

Lỗ Lục Tường nhanh chóng trốn đến đây nhìn quanh một vòng, đang muốn tùy tiện tìm phương hướng tiếp tục chạy, trong núi giả sau lưng lại vang lên giọng Từ Tung: "Lỗ sư muội, nơi này."

"Từ sư huynh, hóa ra ngươi cũng ở đây?" Thấy Từ Tung, trong lòng Lỗ Lục Tường hơi thả lỏng, vội vàng đi tới, "Triệu sư huynh còn có Lý sư muội đâu?"

Từ Tung lắc đầu nói: "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, thậm chí chúng ta không kịp chờ ngươi và Bùi sư đệ đi ra, lập tức chia ra chạy trốn, ta chỉ thấy Triệu sư huynh chạy đến sân trước, hình như Lý sư muội chạy về phía mấy căn phòng ở sân sau."

Hắn ta lại hỏi, "Đúng rồi, một mình ngươi à? Bùi sư đệ đâu? Hắn trốn ra chưa?"

"Bùi sư đệ..." Trên mặt Lỗ Lục Tường hiện lên vẻ mất tự nhiên, mặc dù trước đó từng giao thủ với Bùi Lăng, biết không thể so sánh vị sư đệ này với Luyện Khí tầng bảy bình thường.

Nhưng lúc đó nàng chỉ thăm dò cũng không nghiêm túc, chưa từng dùng hết toàn lực.

Vì vậy theo Lỗ Lục Tường, dù Bùi Lăng là thiên tài, nếu bàn về thực lực chân chính, so sánh với mình cũng chỉ là người tám lạng kẻ nửa cân.

Lại không ngờ, đối phương có thể cứu mình trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế.

Kìm nén suy nghĩ phức tạp, Lỗ Lục Tường lấy lại bình tĩnh, nói, "Bùi sư đệ cũng chạy ra ngoài, nhưng khi đó trong rèm châu lại có động tĩnh khác thường, ta chỉ lo chạy trốn chứ không chú ý hướng đi của hắn."

Từ Tung nghe vậy thay đổi sắc mặt, nói: "Cái gì? Sau rèm châu lại có động tĩnh khác thường? Vậy ngươi có thấy Trương sư huynh không?"

Thấy Lỗ Lục Tường lắc đầu, hắn ta không nhịn được cau mày, "Vậy nguy rồi! Không có Trương sư huynh uy hiếp, chỉ sợ chúng ta sẽ không được chia thứ gì trong nhiệm vụ này."

Lỗ Lục Tường thở dài: "Nhưng ngươi cũng thấy tình cảnh vừa nãy, sau rèm châu chỉ duỗi ra một bàn tay, ngay cả Trương sư huynh cũng không có chút sức chống cự nào đã bị kéo vào... Dù chúng ta muốn cứu, cũng có lòng mà không có sức. Tùy tiện đến đó cũng chỉ chịu chết."

"Ta biết." Ánh mắt Từ Tung chớp động nhìn xung quanh, phất tay bày ra một tầng cấm chế, khẽ nói, "Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, chắc chắn không thể cứu Trương sư huynh ra. Nhưng bây giờ cũng không chỉ có chúng ta trong sơn trang!"

"... Ngươi muốn nhờ đội ngũ khác ra tay?" Lỗ Lục Tường nhắc nhở, "Chuyện này không thể nào. Thậm chí, chúng ta căn bản không thể để bọn họ biết tình cảnh của Trương sư huynh! Nếu không, chỉ sợ điều đầu tiên bọn họ muốn làm là ép chúng ta làm pháo hôi, đi trước dò đường."

Chương 188: Tiến lùi không xong (1)

Từ Tung híp mắt lại: "Vừa nãy ta đến đây, thấy rất nhiều dấu vết đấu pháp. Hiện nay, đội ngũ Quản sư tỷ đã rời khỏi hồ sen, tiến về giếng cổ sau núi. Xem ra bảo khố cũng không nằm ở hồ sen."

Lỗ Lục Tường giật mình, không rõ vì sao hắn ta đột nhiên đổi chủ đề, vô thức nói: "Dù bảo khố ở giếng cổ sau núi, bây giờ chúng ta cũng không có sức xen vào."

"Đương nhiên chúng ta không thể đi giếng cổ." Từ Tung nói, "Chúng ta phải dụ người đến từ đường! Tuy oan hồn Luyện Khí tầng chín có thực lực mạnh, nhưng linh trí dưới đáy, tuyệt đối không phải đối thủ của tu sĩ Luyện Khí tầng chín. Dù thứ sau bức rèm che có quỷ dị thế nào, chắc chắn cũng không ngăn cản được bốn vị tu sĩ Luyện Khí tầng chín liên thủ lại."

"Nhưng làm sao để dụ người đến đó?" Lỗ Lục Tường hơi dao động, chỉ suy nghĩ một chút không nhịn được nói, "Bây giờ còn chưa biết bọn họ có tìm được bảo khố hay không. Nếu đã tìm được bảo khố, ai còn lãng phí thời gian đến từ đường? Hơn nữa, Trương Thạc sư huynh không ra mặt, chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ."

Từ Tung nói: "Cho nên chúng ta nhất định phải hành động thật nhanh!"

Hắn ta chỉ về phía giếng cổ sau núi, "Đi tìm đám người Quản sư tỷ trước, chỉ cần bọn họ không tìm được bảo khố ở giếng cổ sau núi, vậy chúng ta cứ nói chúng ta đã phát hiện tung tích bảo khố ở từ đường. Nhưng Trương Thạc sư huynh phát hiện Đường sư huynh và Tiêu sư huynh âm thầm cấu kết, lo lắng bọn họ làm trái ước định."

"Cho nên muốn âm thầm mời Quản sư tỷ đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng, sau khi lấy được bảo khố lại nhân lúc đám người Đường sư huynh, Tiêu sư huynh còn chưa kịp phản ứng, trốn xa ngàn dặm!"

"Nếu bọn họ đã tìm ra bảo khố, vậy chúng ta cứ nói, chúng ta đã điều tra từ đường lại không có kết quả, Trương Thạc sư huynh để chúng ta chia ra tiến về giếng cổ và diễn võ trường xem xét tình huống, như thế nhân cơ hội rút lui cũng không gặp nguy hiểm quá lớn."

"Nếu có thể thuận lợi thuyết phục Quản sư tỷ, tiếp theo chúng ta cứ dùng lý do giống vậy để thuyết phục Đường sư huynh và Tiêu sư huynh."

Đôi mắt Lỗ Lục Tường sáng lên, vội vàng nói: "Vậy sao chúng ta không chia ra hành động, ngươi đến sau núi, ta đến tiền viện tìm Đường sư huynh hoặc là Tiêu sư huynh?"

"Không phải vừa nãy ngươi nói Triệu sư huynh đã đến bên kia rồi sao?" Từ Tung lắc đầu nói, "Đã vậy, chắc chắn hắn cũng nghĩ cách thuyết phục hai đội ngũ đến từ đường. Huống chi vừa nãy hai chúng ta đã dùng Nhiên Huyết đại pháp, đang suy yếu, bây giờ tòa sơn trang này cũng không an toàn, không nên tùy tiện tách ra thì hơn."

Lời này có lý, Lỗ Lục Tường ăn một viên Bồi Nguyên đan khôi phục, cùng Từ Tung đánh giá một lượt thấy xung quanh không có nguy hiểm, liền rời khỏi sơn động ở hòn non bộ, đi về phía sau núi.

Bọn họ vừa bước lên con đường núi hai bên đều là hoa ly, đã thấy một bóng người nhanh chóng lao đến từ trên núi!

"Quản sư tỷ?!"

Từ Tung và Lỗ Lục Sắc giật mình, đều đề phòng.

Ngay sau đó, bọn họ thấy rõ dáng vẻ người tới, tóc mây khuôn mặt xinh đẹp, váy đỏ như máu, vòng eo tinh tế trắng muốt, chính là Quản Tuyết Nhị!

Chỉ là bây giờ vị sư tỷ này hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp quyến rũ, vô cùng lẳng lơ như trước khi tiến vào Hàn thị sơn trang.

Không những con điệp cổ đậu trên tóc đã không thấy tăm hơi, trên tai chỉ còn một con rết, không biết con nhện đen vốn nằm trên eo nàng đã đi đâu, con rết trên cánh tay trái, giáp trùng trên cổ tay phải, cả con hồ ly hai đuôi không rời nửa bước đều đã biến mất không thấy tăm hơi.

Làn da lộ ra ngoài đầy vết thương, vai trái có một vết thương máu thịt be bét, điều đáng sợ nhất là trên đường đi vẫn đang nhỏ máu.

"Trương Thạc đâu?" Quản Tuyết Nhị thấy bọn họ, lập tức tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hạ xuống trước mặt hai người, gấp gáp hỏi.

"Trương sư huynh..."

Còn chưa nói hết câu, Quản Tuyết Nhị đã vội vàng cắt ngang, gấp gáp nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến hồ sen trước!"

Ba người lại quay về bên hồ sen, Từ Tung mới có thời gian hỏi: "Quản sư tỷ, ngươi đây là?"

"Giếng cổ sau núi có vấn đề, những người khác chết rồi." Quản Tuyết Nhị nói ngắn gọn một câu, mới hỏi, "Trương Thạc đâu? Sao chỉ còn hai người các ngươi."

Lỗ Lục Sắc nhìn Từ Tung, Từ Tung nghiêm nghị nói: "Chúng ta phục mệnh Trương sư huynh đi tìm sư tỷ, Trương sư huynh đã có phát hiện ở từ đường, chỉ là nơi đó có một oan hồn Luyện Khí tầng chín chặn đường. Mặc dù Trương sư huynh có thể đối phó, nhưng lo lắng động tĩnh quá lớn, sẽ hấp dẫn bên Đường sư huynh và Tiêu sư huynh chú ý, cho nên để ta và Lỗ sư muội lặng lẽ đi tìm Quản sư tỷ bàn bạc đối sách."

Quản Tuyết Nhị khẽ hừ một tiếng, lại không mắc mưu: "Thật sao? Nếu thật là như thế, tới một người là được rồi, vì sao là hai người? Không phải Trương Thạc có ý khác, muốn để các ngươi chia binh hai đường, châm ngòi ly gián chứ?"

Nàng vuốt con rắn nhỏ còn sót lại bên tai, đột nhiên cười lạnh, "Hơn nữa Châu Châu cảm ứng nói cho ta biết, hai người các ngươi huyết khí suy vi, hiển nhiên vừa dùng Nhiên Huyết đại pháp... Trương Thạc cũng xảy ra chuyện rồi?"

Chương 189: Tiến lùi không xong (2)

Từ Tung và Lỗ Lục Sắc đều thay đổi sắc mặt, Từ Tung cười khan một tiếng, đang định mở miệng, Quản Tuyết Nhị lại vội nói tiếp, "Xem ra hồ sen, giếng cổ còn có từ đường đều không phải vị trí bảo khố. Còn lại, chỉ có chính đường, thư phòng còn có diễn võ trường."

Nàng suy nghĩ một chút, vẻ mặt dịu đi nói nói, "Trương Thạc đã xảy ra chuyện, đồng môn đi theo ta cũng tử thương gần như không còn, tiếp theo các ngươi cứ đi theo ta. Nếu có đệ tử đã chạy trốn được, cũng có thể tập trung đến."

"Điều này tốt cho tất cả chúng ta."

"... Được!" Từ Tung và Lỗ Lục Sắc nhìn nhau, đều thầm thở phào.

Trương Thạc thất thủ sau tấm rèm châu, cho tới nay không biết sống chết, bây giờ đồng đội của Quản Tuyết Nhị toàn quân bị diệt, chỉ còn lại vị đội trưởng là nàng chạy ra.

Đôi bên cùng hợp tác, đám người Từ Tung vẫn có đội trưởng Luyện Khí tầng chín làm chỗ dựa.

Quản Tuyết Nhị cũng không cần phải lo lắng sắp tới tranh đoạt bảo khố, một mình nàng không làm được việc gì.

Đúng là hợp tác cùng có lợi.

Có tu sĩ Luyện Khí tầng chín làm chỗ dựa, Từ Tung lập tức hỏi: "Quản sư tỷ, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Ánh mắt Quản Tuyết Nhị lóe lên, trầm ngâm một lát, nói: "Đến diễn võ trường xem trước!"

Lúc này, từ đường Hàn thị.

Trên mặt đất bừa bộn.

Cửa sổ đã bị đánh cho rách tung toé trong lúc đấu pháp, bài vị tổ tiên các đời Hàn thị đều rơi hết xuống đất, thậm chí bị người tùy ý giẫm qua.

Oan hồn trong phòng đã hồn phi phách tán, vì oan hồn thiếu nữ kia có tu vi cao, phẩm chất tốt, trực tiếp bị Đường Nam Trai dùng bí pháp thu hồi, cất vào trong một mặt kính đồng xanh, tiện tay nhét vào túi trữ vật.

Nhìn xung quanh một lượt, lúc này nơi duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại trong từ đường, là điện thờ ở tít trong cùng.

Cùng với rèm châu treo trước điện thờ.

Đường Nam Trai dừng chân ở chỗ cách rèm châu mấy trượng, híp mắt nhìn chằm chằm rèm châu một lát, hỏi tu sĩ bên cạnh: "Xác định mùi hương của Trương Thạc biến mất sau bức rèm che?"

Thấy tu sĩ này gật đầu.

Hắn ta gật đầu, phân phó: "Khôi phục tại chỗ."

Mặc dù nóng lòng báo thù rửa hận cho huynh đệ, nhưng Đường Nam Trai cũng không phải người hữu dũng vô mưu.

Vừa nãy bọn họ trắng trợn tàn sát oan hồn, không biết bao nhiêu lần thuật pháp và uy lực của phù lục rơi vào rèm châu, nếu chỉ là rèm châu và điện thờ bình thường, đã sớm hóa thành phấn vụn.

Nhưng chiếc rèm châu rủ xuống này lại điềm nhiên như không có việc gì, còn không lắc lư lấy một cái chứ đừng nói đến hao tổn.

Sự khác thường rõ rệt như vậy, đương nhiên Đường Nam Trai sẽ không tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn ta dự định để tất cả mọi người khôi phục thật tốt, sau khi điều chỉnh tốt trạng thái lại đi tìm hiểu sau tấm rèm châu có điều kỳ quái gì.

"Đường sư huynh." Mọi người đang lần lượt lấy ra đan dược nuốt xuống, nắm bắt thời gian khôi phục, Lâm Lung đột nhiên khẽ giật mình, chợt cầm một cái bình sứ đi đến trước mặt Đường Nam Trai, khẽ nói, "Ngươi xem đây là cái gì?"

Đường Nam Trai tiếp nhận xem xét, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Thối Cốt Đan cực phẩm! Cái này ở đâu ra?"

Lâm Lung nói: "Phát hiện trong túi trữ vật của Triệu Xương An."

"Triệu Xương An?" Đường Nam Trai nhíu mày lại, "Ta đã biết, đã vậy, vậy ngươi dùng đi."

Lâm Lung nghe vậy đang muốn gật đầu, rèm châu sau lưng hai người chậm rãi tách ra...

...

Vào lúc này, diễn võ trường.

Cả người Bùi Lăng đẫm máu, hô hấp dồn dập, đôi mắt lại sáng như yêu quỷ, độc lang nhìn chằm chằm Lục Phục Giang.

Lấy tu vi Luyện Khí tầng bảy nghênh chiến Luyện Khí tầng chín, mặc dù lúc này chưa vẫn lạc bỏ mình, nhưng cũng mình đầy thương tích.

Nhất là mấy vết thương trên vai sâu đủ thấy xương, để lộ ra xương cốt như sắt thép, hơi có vẻ sáng long lanh như ngọc thạch tạp sắc.

"Tinh Cốt cực phẩm!" Sắc mặt Lục Phục Giang âm trầm, mấy người Tiêu Phác đều tỏ ra hoảng sợ.

"Lục sư đệ, đây là Tinh Cốt cực phẩm đang ngọc biến." Ánh mắt Tiêu Phác thay đổi, truyền âm cho Lục Phục Giang, "Chẳng trách tiểu tử này kháng đánh như thế... Đến nay Trương Thạc không xuất hiện, chắc chắn trong này có vấn đề gì đó, theo ý ta, vẫn nên tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn!"

Sắc mặt Lục Phục Giang tái xanh, hắn ta hiểu ý của Tiêu Phác, đây là lo lắng hắn ta lật thuyền trong mương, không thể một mình bắt lấy Bùi Lăng.

Dù sao, nếu Bùi Lăng cũng là tu vi Luyện Khí tầng chín, hoàn toàn hoàn thành Tinh Cốt cực phẩm ngọc biến, vậy đến lúc đó, ngay cả tu sĩ Nhân Đạo Trúc Cơ sơ kỳ cũng khó phá vỡ phòng ngự của hắn.

Mặc dù bây giờ mới là Luyện Khí tầng bảy, nhưng không nói đến Ngọc Cốt cực phẩm cường hãn như thế nào, chỉ là Ngọc Cốt thượng phẩm, tu sĩ Luyện Khí tầng chín bình thường đã không làm gì được, Ngọc Cốt cực phẩm sẽ mạnh hơn Ngọc Cốt thượng phẩm, bây giờ hắn ta có thể làm đối phương bị thương, hoàn toàn là vì đối phương vừa bắt đầu ngọc biến, còn chưa đại thành!

Ngược lại đao pháp của đối phương vô cùng cương mãnh, còn có đao thượng phẩm trong tay, quả thực như hổ thêm cánh, khiến Lục Phục Giang cũng không dám đối đầu chính diện.

Độn pháp của kẻ này lại có tốc độ cực nhanh, biến ảo khôn lường, luôn có thể tránh một kích trí mạng trong tình huống cực kỳ nguy cấp...

Chương 190: Câu tam đáp tứ(1)

(1) Ý chỉ những người lăng loàn, không đàng hoàng.

Trước mắt hai người giao thủ đã lâu, cho dù Lục Phục Giang chiếm được lợi thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì đối phương.

Nếu không có người khác nhúng tay, e rằng hắn ta chỉ có thể dựa vào linh lực Luyện Khí tầng chín của mình thâm hậu hơn, từng chút mài chết phương!

Sư muội ái mộ mình suýt nữa bị người này sỉ nhục ngay trước mặt mọi người, kiểu báo thù thảm hại này quá mất mặt xấu hổ!

Dù sao, hắn ta là Luyện Khí tầng chín chiến đấu với Luyện Khí tầng bảy, tiểu tử này không bị một chưởng của hắn ta vỗ chết ngay lúc khai chiến, đã là sự sỉ nhục với hắn ta!

Nhưng đồng ý sự giúp đỡ của Tiêu Phác, hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng chín hợp lực đối phó một đồng môn Luyện Khí tầng bảy, chẳng phải tiểu tử này có chết cũng vinh dự sao?

Lục Phục Giang lập tức tiến lùi không xong.

"Ta là tâm phúc của Trịnh Kinh Sơn Trịnh sư huynh nội môn mạch chủ một mạch Kiêm Tang." Lục Phục Giang đâm lao phải theo lao, Bùi Lăng lại không dễ chịu.

Dù sao hắn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, duy trì đến hiện tại, linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, lại thêm ngoại thương, nếu tiếp tục nữa chỉ có thể tự đánh gãy một tay, lấy Huyết Quỷ độn pháp bỏ chạy.

Chỉ là như vậy, nhất định tổn thương nguyên khí, ai biết có gặp nguy hiểm khác hay không?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trầm giọng nói, "Chuôi Yếm Sinh Đao này là Trịnh sư huynh ban thưởng ngay trước mặt mọi người lúc ta theo Lệ chân truyền tiến vào tông môn! Chắc các ngươi cũng biết binh khí mà Trịnh sư huynh dùng lúc ở ngoại môn chứ!"

"Nể mặt Lệ chân truyền và Trịnh sư huynh, mọi người đều lùi một bước thì như thế nào?"

Nói xong lại lấy một bình đan dược, "Trong này là mười viên Thối Cốt Đan cực phẩm, chuyện hôm nay dừng ở đây."

Nói xong ném bình thuốc về phía Đổng Thải Vi cách đó không xa.

Đổng Thải Vi đã tỉnh lại, vừa nãy nàng đột nhiên bị đánh ngất, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy trên người mặc áo ngoài của sư muội, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, nghe xong đầu đuôi mọi việc tức giận đến mức suýt chết ngay tại chỗ!

Lấy tu vi Luyện Khí tầng tám, bị sư đệ Luyện Khí tầng bảy sỉ nhục đã là sự sỉ nhục cực lớn.

Huống chi còn bị sỉ nhục ngay trước mặt sư huynh ái mộ đã lâu.

Cũng may sư huynh kịp thời ra tay, nếu không bị sỉ nhục ngay trước mắt bao người... Đây là chuyện nhục nhã đến cơ nào!

Lúc này thấy bình đan dược, tức giận tới mức run rẩy: "Ngươi... Tên súc sinh này!"

Nói xong cầm bình thuốc ném xuống mặt đất, căm hận nói, "Ai cần mấy thứ bẩn thỉu của ngươi!"

"Hôm nay ngươi không chết thì ta chết!"

Bình thuốc vỡ nát, mười viên đan dược trắng muốt lăn ra.

Ánh mắt Tiêu Phác đứng cách đó không xa ngưng tụ, đột nhiên vẫy tay, thu một viên đan dược trong số đó đến, cầm trước mặt cẩn thận phân biệt, sắc mặt lập tức thay đổi: "Đúng là Thối Cốt Đan cực phẩm!"

Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng lộ ra vẻ nghi ngờ: Tinh Cốt cực phẩm đã bắt đầu ngọc biến, Phù khí thượng phẩm Yếm Sinh Đao, độn pháp vô cùng tinh diệu, đao pháp vô cùng cương mãnh... Cộng thêm lúc này tiện tay cầm ra mười viên Thối Cốt Đan cực phẩm, chắc chắn tiểu tử này có lai lịch phi phàm!

"Yếm Sinh Đao nằm trong tay hắn, chắc chắn tiểu tử này có quan hệ thân thiết với mạch chủ Kiêm Tang." Suy nghĩ của Tiêu Phác đảo quanh, truyền âm cho Lục Phục Giang, "Nhưng năm đó cũng không nghe nói Trịnh mạch chủ từng dùng Thối Cốt Đan cực phẩm ở ngoại môn... Người đứng sau lưng tiểu tử này, có lẽ có quan hệ với Trịnh mạch chủ, nhưng tuyệt đối không thể là Trịnh mạch chủ. Lục sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?"

Sắc mặt Lục Phục Giang càng âm trầm hơn, cũng truyền âm nói: "Ngươi nghi ngờ người đứng sau lưng hắn là Lệ chân truyền?"

"Không phải là cấp bậc chân truyền, ai có thể bồi dưỡng nổi Ngọc Cốt cực phẩm?" Tiêu Phác hỏi lại, "Ngươi và ta đều biết, muốn thành tựu Ngọc Cốt hạ phẩm, chỉ cần tư chất hơi cao, lại thêm chăm chỉ là được; Ngọc Cốt trung phẩm, ngoài thiên phú còn cần khá nhiều tài nguyên; Ngọc Cốt thượng phẩm, không chỉ cần thiên phú, chăm chỉ, trong lúc tu luyện nhất định phải sử dụng Thối Cốt Đan thượng phẩm trở lên, một khi dùng nhầm sang Thối Cốt Đan trung phẩm, sẽ khiến ngọc biến có vết, phẩm chất Ngọc Cốt giảm xuống."

"Ngọc Cốt cực phẩm, không chỉ yêu cầu tư chất cực cao, hơn nữa trong số đan dược phụ trợ, mỗi một viên đều phải là Thối Cốt Đan cực phẩm!"

"Cực phẩm có nghĩa hoàn mỹ không một tì vết."

"Dù chỉ sử dụng nhầm một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm, cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội với Ngọc Cốt cực phẩm!"

"Dù lần nào cũng sử dụng Thối Cốt Đan cực phẩm, chưa chắc đã có thể thành tựu Ngọc Cốt cực phẩm."

"Thánh tông đóng đô vài vạn năm, số tu sĩ tu thành Ngọc Cốt cực phẩm, có thể đếm được trên đầu ngón tay!"

"Nói chung, những tu sĩ này đều có xuất thân gia tộc lớn, lão tổ trong nhà kém nhất cũng là Kết Đan kỳ. Số ít xuất thân bình thường cũng có khí vận vô song, vừa nhập đạo đã bái nhập nội môn trưởng lão, còn là thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ như vậy."

"Nếu không phải như thế, dù kỳ tài ngút trời, hay là hạt giống tu đạo ngàn năm xuất hiện một, không đủ tài nguyên cũng chỉ dừng bước ở Ngọc Cốt thượng phẩm."

Chương 191: Câu tam đáp tứ (2)

"..." Sắc mặt Lục Phục Giang tái xanh.

Hắn ta nghe ra được, Tiêu Phác nói nhiều như vậy, thật ra đang ám chỉ cho hắn ta biết Bùi Lăng có lai lịch không nhỏ, không nên kết tử thù, vẫn nên dàn xếp ổn thỏa thì tốt hơn.

Nói thật, Tiêu Phác có thể nghĩ tới, trong lòng Lục Phục Giang cũng nắm chắc.

Vấn đề là việc này không xảy ra trên người Tiêu Phác, người suýt nữa bị sỉ nhục trước mặt mọi người là nữ tu ái mộ hắn ta!

Nếu hôm nay cứ bỏ qua như vậy, hắn ta cũng tốt, Đổng sư muội cũng được, sau này còn đặt chân ở ngoại môn kiểu gì?

Nghĩ tới đây, Lục Phục Giang quyết tâm liều mạng, muốn liều lĩnh tiếp tục ra tay.

Ngay vào lúc này, gian ngoài phát ra một tràng tiếng động, đám người ở diễn võ trường lập tức đề phòng.

"Náo nhiệt vậy à?" Chẳng mấy chốc, Quản Tuyết Nhị đã dẫn theo Từ Tung, Lỗ Lục Sắc thản nhiên đi vào bên trong, đảo mắt một vòng, nở nụ cười xinh đẹp, "Chẳng lẽ các ngươi tìm ra bảo khố rồi?"

Từ Tung và Lỗ Lục Sắc thấy cả người Bùi Lăng đẫm máu, cổ tay bị Huyền Cốt tỏa liên trói lại, không khỏi thay đổi sắc mặt.

Lỗ Lục Sắc lập tức vặn hỏi: "Lục sư huynh, ngươi có ý gì? Đã nói cùng hưởng đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ, sao nào, bây giờ ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Bảo khố không ở đây." Tiêu Phác vội vàng tiếp lời, "Ngược lại vị sư đệ này của các ngươi vừa mạo phạm Đổng sư muội, Lục sư đệ đang dạy dỗ hắn."

Bùi Lăng thầm kêu hỏng bét, lúc trước vì hắn muốn che giấu việc Kim Tố Miên bị trọng thương sắp chết, khó khăn lắm mới lừa được Lỗ Lục Sắc, thậm chí vì để phòng ngừa việc lộ ra, hắn còn cố ý tham gia nhiệm vụ lần này thay Kim Tố Miên.

Kết quả bây giờ hệ thống thiểu năng khống chế hắn cởi quần áo nữ tu khác ngay trước mặt mọi người, lại bị Lỗ Lục Sắc bắt gặp!

Với mối quan hệ của Lỗ Lục Sắc và Kim Tố Miên, chắc chắn tiếp theo sẽ không tha cho mình!

Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ tìm cách giải thích, nhưng...

"Đổng sư muội?" Lỗ Lục Sắc hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức nhìn về phía Đổng Thải Vi sau lưng Tiêu Phác trong ánh mắt của mọi người, không khỏi cười nhạo một tiếng, "Ta còn tưởng sắc nước hương trời đến thế nào, lại dụ dỗ được Bùi sư đệ bồn chồn không yên, nhân lúc Kim sư muội không đến mà câu tam đáp tứ ở bên ngoài?"

"Chỉ thế này?"

"Các ngươi muốn giở trò vu oan giá họa, dù sao cũng phải hỏi thăm tình huống, tìm người có vẻ đẹp giống vậy chứ."

"Tìm mặt hàng thế này thật sự khinh người quá đáng!"

Từ Tung liếc nhìn Tiêu Phác, thấy đối phương cầm Thối Cốt Đan cực phẩm trong tay, cũng nhíu mày lại: "Nếu Tiêu sư huynh cảm thấy hứng thú với Thối Cốt Đan cực phẩm, sau khi về tông có thể tiến tìm Kim sư muội mua. Bây giờ chưa tìm ra bảo khố, cần gì lấy danh tiết của đồng môn sư muội ra lừa gạt chút đan dược chứ?"

"Trước khi vào đây, Tiêu sư huynh còn chủ động đề nghị mọi người tới đây vì cơ duyên Trúc Cơ, chứ không phải tranh đấu sống chết."

"Sao bây giờ Bùi sư đệ mới rời đội ngũ không bao lâu, sư huynh đã muốn sử dụng bạo lực?"

"Cái gì?" Vốn Quản Tuyết Nhị không có hứng thú với Bùi Lăng, nghe đến đây cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, chợt sốt ruột hỏi, "Kim sư muội, là Kim sư muội Nhược Tú phong sao? Nàng đã có thể luyện chế Thối Cốt Đan cực phẩm rồi sao? Không biết giá bán bao nhiêu? Có nhận lấy vật đổi vật không?"

Lỗ Lục Sắc nói: "Quản sư tỷ, ta cũng không rõ, nếu muốn cứ hỏi Bùi sư đệ. Dù sao Bùi sư đệ là người cực kỳ thân thiết với Kim sư muội..."

Nói đến đây, nàng lạnh lùng nhìn Đổng Thải Vi, khinh bỉ nói, "Kim sư muội có dung mạo, thiên phú cỡ nào! Có châu ngọc như thế, Bùi sư đệ đâu phải người không có mắt, lại để ý loại người tầm thường như ngươi?"

Cái gì?

Vốn Bùi Lăng còn đang suy nghĩ phải giải thích thế nào, nghe vậy lập tức nuốt ngược tất cả lời muốn nói vào trong: Hóa ra vị Đổng sư tỷ kia đang dụ dỗ ta sao? Hóa ra ta bị lừa gạt sao? Hóa ra ta là người bị hại?

Lỗ sư tỷ đúng là mắt sáng như đuốc nhìn rõ mọi việc!

"Ngươi ngậm máu phun người!!!" Vốn Đổng Thải Vi đã xấu hổ giận dữ, lại nghe mấy lời nói đổi trắng thay đen này, suýt nữa tức giận đến đôi mắt tối sầm lại, nàng không để ý lúc này quần áo không ngay ngắn, đứng bật dậy nổi giận nói, "Vừa rồi sư đệ này của các ngươi xông tới sỉ nhục ta ngay trước mặt bao người, rất nhiều đồng môn đều thấy rõ như ban ngày!"

"Huống hồ mọi người đều biết ta thích Lục sư huynh, sao có thể để ý đến kẻ gian hèn hạ thế này!"

Lỗ Lục Tường không cam lòng yếu thế, còn nói to hơn nàng: "Trợn to mắt của ngươi nhìn rõ ràng! Bùi sư đệ chỉ là tu vi Luyện Khí tầng bảy, ngươi lại là tu sĩ Luyện Khí tầng tám!"

"Hơn nữa còn có hai vị Luyện Khí tầng chín là Tiêu sư huynh, Lục sư huynh, cả một đám đồng bạn là Luyện Khí tầng tám."

"Bùi sư đệ bị điên mới xông lên chịu chết?"

"Ngươi đừng tưởng giả vờ dáng vẻ quần áo không ngay ngắn muốn che còn lộ là có thể lẫn lộn phải trái đổi trắng thay đen!"

"Nếu ngươi không muốn, chỉ dựa vào ngươi còn có Lục sư huynh, e rằng Bùi sư đệ còn không thể chạm tới bàn tay của ngươi, sao có thể cởi quần áo của ngươi thành dáng vẻ này?"

Chương 192: Bùi sư đệ trong sạch

Đổng Thải Vi thật sự choáng váng, nàng đã lớn như vậy, chưa từng phải chịu nhục nhã đến thế!

Trên thực tế, nếu so sánh dung mạo, nàng không hề kém Kim Tố Miên.

Chỉ là, Kim Tố Miên nữ thiên tài đan sư tên tuổi vô cùng vang dội ở ngoại môn, có kỹ nghệ và danh khí, nếu so sánh ra nàng không có gì ngoài vẻ đẹp, các phương diện đều bình thường, tất nhiên danh hiệu mỹ nhân sẽ kém xa Kim Tố Miên.

Nhưng xưa nay, Đổng Thải Vi cũng luôn được hưởng thụ cảm giác đám người theo đuổi nịnh nọt trong phạm vi nhỏ.

Ngay cả Lục Phục Giang là Luyện Khí tầng chín, cho dù từ chối sự theo đuổi của nàng, nếu trong lòng không có cảm tình, sao lại bằng lòng đến Hàn thị sơn trang, tranh giành cơ duyên Trúc Cơ cho nàng?

Lại không ngờ mồm miệng của Lỗ Lục Tường độc ác như thế, nói gần nói xa mỉa mai nàng không đáng một đồng!

"Tiện tỳ!" Sắc mặt Lục Phục Giang dữ tợn, Huyền Cốt tỏa liên đột nhiên buông Bùi Lăng ra, quất mạnh về phía Lỗ Lục Tường.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng không có Huyền Cốt tỏa liên trói buộc, quanh thân lóe lên Huyết Ảnh đã xuất hiện bên cạnh Lỗ Lục Tường, một phát bắt được cánh tay nàng, di chuyển ra sau lưng Quản Tuyết Nhị như điện quang hỏa thạch.

Thấy cảnh này, suy nghĩ của Quản Tuyết Nhị thay đổi thật nhanh, nàng mới đến thật ra cũng không thể phân biệt rõ đúng sai thế nào.

Thế nhưng, Đổng Thải Vi cũng tốt, Lục Phục Giang cũng được, ân oán của hai người này có liên quan gì đến Quản Tuyết Nhị chứ?

Ngược lại chút nữa Bùi Lăng, Từ Tung và Lỗ Lục Tường này đều có thể làm việc cho nàng.

Nghĩ tới đây nàng không hề chậm trễ đưa tay ra, một phát bắt được Huyền Cốt liên tỏa, hoà giải: "Được rồi, đều là đồng môn cả, nói ít vài câu đi. Bùi sư đệ đã cho các ngươi Thối Cốt Đan cực phẩm, chuyện này dừng ở đây đi."

"Tiếp tục náo loạn như thế, còn ra thể thống gì?"

"Dù sao chúng ta cũng đến tìm bảo khố, không phải đến tranh đấu nội bộ."

Đôi mắt Lục Phục Giang đỏ hồng, lạnh giọng nói: "Quản sư tỷ, ngươi muốn đối đầu với ta vì tiểu súc sinh còn có tiện tỳ này sao?"

Quản Tuyết Nhị cau mày, đột nhiên buông Huyền Cốt tỏa liên ra.

Lục Phục Giang thấy vậy trong lòng thoải mái hơn, đang định tiếp tục ra tay với Lỗ Lục Tường, ai ngờ Quản Tuyết Nhị đột nhiên vỗ một chưởng về phía Đổng Thải Vi!

"Quản sư tỷ ngươi!" Lục Phục Giang quá sợ hãi, vội vàng che trước người Đổng Thải Vi, nhanh chóng hút một U Hồn đến nghênh đón chưởng kình của Quản Tuyết Nhị.

Oanh!

U Hồn phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, mất một lúc lâu toàn bộ thân hình tan rã, mới khó khăn đỡ được một kích này.

Tiêu Phác cũng nhíu mày lại, trầm giọng nói: "Quản sư tỷ, chuyện này rất phức tạp, hy vọng ngươi đừng tin lời từ một phía."

"Ta không có thời gian ở trong này với các ngươi." Khuôn mặt Quản Tuyết Nhị vô cảm, "Vừa nãy ta trở về từ giếng cổ sau núi, đã có thể xác định giếng cổ và hồ sen đều không có bảo khố. Các ngươi đã ở chỗ này, chắc hẳn chính đường cũng không phải vị trí của bảo khố?"

"Hiện tại tránh ra, để ta kiểm tra xung quanh một chút, nếu bảo khố không ở đây, ta lập tức đi ngay."

"Các ngươi thích đấu đá thế nào cứ việc, đừng trì hoãn cơ duyên Trúc Cơ của ta!"

Lục Phục Giang trợn to mắt, lại không dám tùy tiện rời khỏi bên cạnh Đổng sư muội, nếu không Quản Tuyết Nhị ra tay lần nữa...

"Quản sư tỷ." Vào lúc này, vẻ mặt Tiêu Phác nghiêm nghị mở miệng, "Nói vậy, có khả năng bảo khố đang ở từ đường Hàn thị?"

Không đợi Quản Tuyết Nhị hỏi thăm, hắn ta giải thích, "Chính đường thật sự không có bóng dáng bảo khố, về phần thư phòng gia chủ, vừa nãy đám người Đường sư huynh dọn dẹp cạm bẫy và trận pháp ở đó xong, đã nhanh chóng đến sau núi, nhìn phương hướng là đến từ đường trên đỉnh núi."

"Chúng ta vừa xem qua diễn võ trường, cũng không có dấu vết bảo khố."

"Nếu sư tỷ không tin, có thể tự tìm một lần."

"Từ đường?" Quản Tuyết Nhị nghe vậy cười ha ha, ngay cả Trương Thạc cũng thất bại ở từ đường, nếu từ đường có bảo khố, sao Hạ Dực có thể chạy thoát khỏi lần làm nhiệm vụ trước?

Nàng lập tức không chậm trễ nói, "Không sai, ta cũng cho rằng từ đường có khả năng nhất. Nhưng ta vẫn muốn kiểm tra nơi đây trước đã."

Nói xong, Quản Tuyết Nhị khẽ vỗ tiểu xà bên tai, dịu dàng nói, "Châu Châu, ngươi đi."

Tiểu xà kia buông vành tai ra, linh hoạt nhảy vọt một lúc ở giữa không trung, nhanh chóng chui vào lòng đất rồi biến mất.

Vẻ mặt Quản Tuyết Nhị nghiêm túc, dường như đang toàn lực ứng phó cảm ứng cái gì đó.

Sau một lát, trên mặt đất cách nàng không xa hiện ra một vòng ô quang, tiểu xà lại nhảy về trên người nàng, nhanh chóng bò đến bên tai, một lần nữa cắn vành tai nàng.

Quản Tuyết Nhị ngẩng đầu, nhẹ gật đầu với Tiêu Phác: "Nơi đây thật sự không có bảo khố, đã vậy, cáo từ."

Thấy nàng rời đi, Bùi Lăng vội vàng đi theo.

Từ Tung cũng vội vàng lôi kéo Lỗ Lục Tường vẫn đang tức giận bất bình rời đi.

"Lỗ Lục Tường!!!" Đổng Thải Vi siết chặt tay, trong mắt gần như nhỏ ra máu, trải qua tình cảnh vừa rồi, bây giờ nàng không hận Bùi Lăng quá nhiều.

Dù sao, thật ra Bùi Lăng cũng chưa thật sự làm gì nàng, ngược lại Lỗ Lục Tường miệng lưỡi bén nhọn đổi trắng thay đen!

Nếu không phải muốn giữ hình tượng ở trước mặt Lục sư huynh, nàng hận không thể trực tiếp nhào tới bóp chết đối phương!

Chương 193: Thật ra ta bị thương rất nặng (1)

Sau nhiệm vụ lần này, nàng nhất định phải nhanh chóng đột phá Luyện Khí tầng chín!

Sau đó tham gia Thi Đấu Ngoại Môn lần tiếp theo!

Đợi đến Thi Đấu Ngoại Môn, nàng sẽ khiêu chiến tiện tỳ Lỗ Lục Tường này ngay trước mặt mọi người, nàng muốn hung hăng giẫm lên mặt Lỗ Lục Tường ngay trước mặt tất cả mọi người ở ngoại môn, để Lỗ Lục Tường trả giá gấp mười lần, gấp trăm lần thậm chí cả nghìn lần vì mỗi một chữ đã nói ra hôm nay!

Lỗ Lục Tường luôn miệng nói nàng không bằng Kim Tố Miên, vậy nàng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem, Đổng Thải Vi không hề kém hơn Kim Tố Miên!

Nghĩ tới đây, Đổng Thải Vi thở sâu, mắt nhìn Lục Phục Giang còn bảo vệ ở trước mặt mình, dứt khoát nói: "Lục sư huynh, ta muốn bình Thối Cốt Đan cực phẩm kia."

Đám người nghe vậy đều khẽ giật mình.

Thấy Đổng Thải Vi túm lấy vạt áo đi về phía trước, nhặt từng viên Thối Cốt Đan vừa bị ném xuống dưới đất.

Nàng nhặt rất chậm, như muốn cẩn thận nhớ kỹ sự nhục nhã vào lúc này.

Hôm nay Lỗ Lục Tường lẫn lộn phải trái, nhưng những lời lẽ cay nghiệt này đã hoàn toàn đánh thức nàng!

Lục sư huynh cực kỳ tốt, nếu nàng tiếp tục như thế, dù Lục sư huynh chấp nhận nàng, nàng cũng trở thành gánh nặng của Lục sư huynh.

Thử hỏi, nếu hôm nay Bùi Lăng khinh bạc nữ tu cường đại như Lệ chân truyền, Lỗ Lục Tường dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt như thế không?

Nàng nhặt xong tất cả Thối Cốt Đan, Tiêu Phác cũng đưa viên trong tay mình tới.

Đổng Thải Vi nhìn mười viên Thối Cốt Đan này, ánh mắt kiên nghị.

Một bình đan dược này là sự sỉ nhục, nhưng cũng là cơ hội chiếu rọi bản tâm của nàng.

Bắt đầu từ lúc này, nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ suốt ngày chỉ nghĩ đến tình yêu nữa.

Mà là một người cầu đạo tranh đấu trên con đường đại đạo trong Tu Chân Giới!

Thư phòng gia chủ.

Quản Tuyết Nhị trên đống đổ nát đầy đất, khẽ gật đầu: "Tiêu Phác không lừa chúng ta, xem ra bảo khố thật sự không ở nơi này."

Chợt nhíu mày, "Kỳ quái... Hồ sen không có, giếng nước không có, diễn võ trường, thư phòng gia chủ, chính đường... Tất cả đều không có! Vậy bảo khố ở đâu? Không phải năm đó xây dựng Hàn gia đã đi ngược với lẽ thường, căn bản không xây ở trên giao điểm địa mạch?"

"Thế nhưng trên đường chúng ta đi qua đã thấy, ngoại trừ sáu nơi linh cơ hội tụ cũng chính là giao điểm địa mạch, những nơi khác đều hoàn hảo không chút tổn hại." Từ Tung nghe vậy nói, "Hơn nữa theo ta được biết, lúc trước Hạ Dực đến đây cũng tìm đọc theo m Thủy Huyễn Liên đại trận do tông môn ghi lại."

"Lẽ ra sau khi hắn đi vào, chắc chắn sẽ lần lượt tìm kiếm sáu nơi này, mới có thể đi đến chỗ khác tìm vận may?"

"Vậy điều này thật kì quái." Lỗ Lục Tường cũng nói, "Với thực lực của Hạ Dực, còn có đồng bạn mà hắn dẫn theo lúc đó, không thể đi tìm hết sáu chỗ còn có thể trốn về tông môn. Mặc kệ từ đường hay là giếng cổ, gặp bất kỳ một chỗ nào đều toàn quân bị diệt mới đúng."

Từ Tung không nhịn được suy đoán: "Chẳng lẽ bọn họ đặc biệt may mắn, tùy tiện đi tới lại gặp phải manh mối bảo khố?"

"Còn có khả năng, vốn tòa sơn trang này không khó chơi như vậy." Quản Tuyết Nhị trầm tư một lát, nói, "Chỉ là theo số tu sĩ chết ở chỗ này tăng lên, mới càng ngày càng quỷ dị..."

Ba người nghe vậy sắc mặt đều hơi nghiêm nghị.

Dù sao, lúc bọn họ còn chưa tiến vào, đã có gần mười tu sĩ mất tích ở rừng hoa lê bên ngoài.

Lại thêm đội ngũ của Quản Tuyết Nhị đã chết hết chỉ còn một mình nàng chật vật trốn đi, nếu suy đoán của Quản Tuyết Nhị là đúng, vậy tiếp theo chẳng phải Hàn thị sơn trang càng nguy hiểm hơn sao?

"Trước tiên mặc kệ những thứ này." Quản Tuyết Nhị ngửa đầu nhìn sắc trời, nói, "Hiện tại không có người ngoài, chúng ta nói thẳng ra đi: Trong lòng chúng ta đều biết từ đường nguy hiểm. Chỉ là các ngươi muốn cứu Trương Thạc, ta cũng muốn biết nơi đó có thứ gì, có phải là bảo khố không."

"Đã vậy, vừa nãy đã nói rõ với Tiêu Phác, chỉ cần bọn họ còn băn khoăn đến cơ duyên Trúc Cơ, chắc chắn sẽ đến từ đường xem xét."

"Chúng ta hãy nhân cơ hội này tạm thời rời khỏi Hàn thị sơn trang!"

"Để một đám người Tiêu Phác và Đường Nam Trai đi đối phó với từ đường nguy hiểm kia."

"Chờ qua một đêm, sáng ngày mai chúng ta lại tiến vào sơn trang xem xét tình huống."

Từ Tung hơi không yên lòng: "Vậy nếu bọn họ nhân lúc ban đêm lấy được bảo khố..."

"Vậy sáng mai chúng ta đợi quân địch mệt mỏi lại tấn công không tốt hơn sao?" Quản Tuyết Nhị hỏi lại, "Vừa rồi ngươi cũng thấy, đội ngũ của Tiêu Phác vẫn còn hoàn hảo, hình như chỉ thiếu hai người."

"Càng khỏi phải nói đến đám người Đường Nam Trai, sở dĩ ta và Tiêu Phác ngầm hiểu lẫn nhau ép buộc hắn trước khi đi vào, vì bọn họ là đội mạnh nhất trong số năm đội ngũ."

Nói đến chỗ này, Quản Tuyết Nhị dừng một chút, cố ý nói, "Ngoài ra, đến nay một nhóm Bạch Huống chưa từng xuất hiện, ai biết có phải ôm suy nghĩ ngư ông đắc lợi hay không?"

"Bây giờ chúng ta chỉ có bốn người, hơn nữa người nào cũng bị thương, yêu sủng của ta còn chết trận... Ở lại nơi này, chưa nói đến trong sơn trang rất nguy hiểm, chỉ cần bất kỳ đội ngũ nào trong số ba người Tiêu Phác, Đường Nam Trai hoặc là Bạch Huống phát hiện chúng ta suy yếu, chắc chắn sẽ ép chúng ta đi trước dò đường!"

Chương 194: Thật ra ta bị thương rất nặng (2)

"Cho nên, chúng ta không rời khỏi sơn trang nhân lúc bọn họ còn chưa biết rõ thực hư, thì còn đi lúc nào nữa?"

Ba người nhìn nhau đều cảm thấy lời nói này rất có lý.

Thế nhưng, ra ngoài...

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Quản sư tỷ, vậy bây giờ chúng ta đi như thế nào?"

Quản Tuyết Nhị thuận miệng nói: "Dựa theo suy tính trước đó, cửa ra sẽ xuất hiện sau một khắc nữa, vị trí là đình giữa hồ sen."

"Bây giờ chúng ta chạy tới là vừa đúng."

Không lâu sau, bốn người đã chạy tới đình giữa hồ.

Lúc trước Quản Tuyết Nhị đã càn quét nơi đây, lúc ấy trong hồ đầy huyết thủy, mùi tanh ngập trời, vô số chân cụt tay đứt chìm nổi, còn có đầu lâu cả tộc Hàn thị nở rộ ở giữa lá sen như Tu La Địa Ngục.

Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn hoa lá sum sê, cây liễu rủ bên bờ, phong cảnh xinh đẹp.

Lỗ Lục Tường nhìn Bùi Lăng, thấy sau khi hắn nuốt đan dược, vết thương đã bắt đầu khép lại, thuận miệng hỏi một câu: "Bùi sư đệ, thương thế của ngươi có nặng lắm không?"

Trên người Bùi Lăng đều là vết thương da thịt, sau khi sử dụng đan dược chữa thương thượng phẩm lấy từ chỗ Kim Tố Miên, bây giờ đã tốt lắm rồi.

Chỉ là nghĩ lại, đợi lát nữa rời khỏi đại trận, hắn sẽ lập tức trở về tông, vậy phải tìm cơ hội né tránh khỏi bọn họ.

Lập tức lặng lẽ vận chuyển linh lực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi!

"Bùi sư đệ!" Lỗ Lục Tường thấy thế không khỏi khẽ giật mình, nàng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, rõ ràng trông vị sư đệ này không có gì đáng ngại.

Sao lại bị thương nặng như vậy?

"Lục Phục Giang tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng có thể trực tiếp giết ta ngay tại chỗ, lại có lòng con báo vờn chuột, cố ý chơi thủ đoạn muốn ngược chết ta." Bùi Lăng thoi thóp nói, "Dù sao ta chỉ có Luyện Khí tầng bảy, tu vi chênh lệch quá xa, vì vậy mới đau khổ chống đỡ, thoạt nhìn chỉ chịu chút ngoại thương, trên thực tế bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ..."

"Nếu không lập tức trở về tông tìm y tu cứu chữa, chỉ sợ cũng sẽ thân tử đạo tiêu."

"Lỗ sư tỷ, ta cầu xin ngươi một việc: Nếu ta không thể chống đỡ đến khi về tông, ngươi có thể giúp đỡ chuyển cơ hội quan sát đan phương Trúc Cơ và tâm đắc Trúc Cơ cho Tố Miên không."

Lỗ Lục Tường không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, hoảng hốt nói: "Tốt, tốt, ngươi đừng lo lắng, đợi chút nữa rời khỏi m Thủy Huyễn Liên đại trận, ta lập tức đưa ngươi về tông!"

Quản Tuyết Nhị đứng cách đó không xa thấy thế, hai mắt híp lại, khóe miệng hơi cong lên.

Nhưng vào lúc này, cảnh vật cách đó không xa đột nhiên lắc lư.

"Thời cơ đã đến, rời khỏi sơn trang trước!" Quản Tuyết Nhị lập tức nói.

Ngay sau đó, nơi đó đột nhiên hiện ra một đầm nước.

Màu nước tối tăm, không nhìn ra sâu cạn, gợn sóng lăn tăn.

Cuối cùng cửa vào đã xuất hiện!

Chẳng mấy chốc, theo một trận gợn sóng chậm rãi khuếch tán, bốn người xuất hiện ở bên bờ nước trước khi đi vào.

"Quản sư tỷ." Bùi Lăng đang định nhân cơ hội rời đi, không ngờ Lỗ Lục Tường lại lấy ra Thối Cốt Đan cực phẩm mà hắn cho trước đó, nói với Quản Tuyết Nhị, "Ta biết ngươi học được 【 Nhiếp Sinh Thuật 】 , vậy ta dùng hai viên Thối Cốt Đan cực phẩm này, đổi lấy việc bây giờ ngươi truyền thụ môn thuật pháp này cho Bùi sư đệ thì thế nào?"

Từ Tung thấy cảnh này, ngẩn ngơ suy nghĩ, không nói gì.

Quản Tuyết Nhị xoay người lại, như cười mà không phải cười nhìn nàng, nói: "Được."

Nói xong, đưa tay cầm lấy bình ngọc đựng Thối Cốt Đan cực phẩm, thu vào túi trữ vật.

Ngay lúc ba người chờ nàng truyền thụ 【 Nhiếp Sinh Thuật 】 , tiểu xà tên là Châu Châu ở bên tai nàng lập tức buông vành tai ra, bắn mạnh về phía Bùi Lăng!

Quản Tuyết Nhị vung hai tay, chia ra đánh về phía Từ Tung và Lỗ Lục Tường.

Phanh phanh!

Liên tiếp hai tiếng vang trầm đục, Từ Tung và Lỗ Lục Tường không hề đề phòng, gần như lập tức bay ngược ra ngoài!

Vẫn là Bùi Lăng phản ứng nhanh chóng, giơ tay chém xuống, chém tiểu xà thành hai đoạn.

"Châu Châu!" Quản Tuyết Nhị kêu đau một tiếng, nhìn chằm chằm Bùi Lăng, "Hóa ra ngươi căn bản không bị trọng thương!"

Còn chưa nói hết câu, nàng lập tức xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng, vòng qua Yếm Sinh Đao, vỗ mạnh một chưởng vào lồng ngực Bùi Lăng.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn đánh tới, không tự chủ được lùi lại mấy bước, cốt đao chắn ngang trước mặt, cảnh giác nhìn Quản Tuyết Nhị.

"Khụ khụ khụ... Quản sư tỷ, ngươi... Ngươi có ý gì?" Ngoài mấy trượng, Lỗ Lục Tường nửa chống thân thể lên, khóe miệng chảy ra vết máu, vừa hoảng vừa sợ hỏi.

Ở cách nàng không xa, Từ Tung cũng nghĩ mãi mà không hiểu được: "Khụ... Khụ khụ... Quản sư tỷ, ngươi ra tay với chúng ta... Không sợ đến lúc đó một thân một mình, dù bảo khố đang ở trước mắt cũng không thể tranh đấu với đám người Đường sư huynh, Tiêu sư huynh sao?"

Quản Tuyết Nhị cười lạnh, liếc nhìn hắn ta một cái, lại nhìn về phía Lỗ Lục Tường, thản nhiên nói: "Không có ý gì, chỉ cần hồn phách ba người các ngươi kéo dài tính mạng cho ta mà thôi."

Còn chưa nói hết câu, thịt trên má trái của nàng bắt đầu rơi xuống từng mảng.

Ba người thấy thế đều hoảng sợ.

Con ngươi của Lỗ Lục Tường đột nhiên co vào, ấp úng nói: "Ngươi... Mặt của ngươi?"

Chương 195: Quản Tuyết Nhị

"Hồn phách của ta bị thứ ở giếng cổ sau núi ăn một nửa." Sắc mặt Quản Tuyết Nhị trở nên dữ tợn, mới lạnh lùng nói. Vốn khuôn mặt nàng xinh đẹp quyến rũ, lúc này trông bên má phải vẫn rực rỡ mê hoặc, má trái lại như ác quỷ Tu La, trông mà giật mình.

Nàng lạnh giọng nói, "Vốn ta tưởng mình đã dữ nhiều lành ít, không ngờ trời cũng giúp ta! Trương Thạc lại thất thủ ở từ đường, đám đồng môn các ngươi chạy tứ tán, không có Luyện Khí tầng chín làm chỗ dựa, rất thích hợp để ta sử dụng."

"Đều yên tâm đi thôi, sư tỷ sẽ nhớ kỹ các ngươi!"

Lúc đang nói chuyện, toàn bộ nửa người trái của Quản Tuyết Nhị bắt đầu nhanh chóng tróc ra, từng miếng vốn là da thịt non mịn như sương như tuyết, trộn lẫn với huyết thủy không ngừng rơi xuống, chẳng mấy chốc đã để lộ ra ngọc cốt trắng hếu ở bên trong.

Vốn Ngọc Cốt của Luyện Khí tầng chín có màu sắc ôn nhuận như ngọc thạch thượng hạng, bây giờ lại bắt đầu ảm đạm dần, dường như sắp mất đi sinh cơ!

Nhưng ngay sau đó, khí huyết cả người Quản Tuyết Nhị đại thịnh, lại dùng Nhiên Huyết đại pháp!

Trong lòng nàng vô cùng tức giận, với tu vi Luyện Khí tầng chín của nàng, dưới tình huống bình thường căn bản không cần liều mạng đối phó hai Luyện Khí tầng tám còn có một Luyện Khí tầng bảy thế này.

Chỉ là cổ trùng, yêu sủng mà Quản Tuyết Nhị nuôi dưỡng trên người đều chết ở giếng cổ sau núi.

Mặc dù bản thân nàng may mắn chạy ra, hồn phách lại bị thôn phệ một nửa, đã sớm tổn thương nguyên khí.

Hiện nay, dù Lỗ Lục Tường và Từ Tung đều từng dùng Nhiên Huyết đại pháp không đủ đáng sợ, nhưng Bùi Lăng kia lại giả vờ bị thương, thực tế trạng thái rất tốt!

Vừa nãy ở diễn võ trường, ngay cả Lục Phục Giang trong trạng thái cực mạnh, cũng mãi không làm gì được đối phương, huống chi là nàng bây giờ?

Cho nên, nhất định phải vừa đến đã lấy ra toàn lực!

Nghĩ tới đây, trong lòng Quản Tuyết Nhị thầm hận, tiểu tử nham hiểm giỏi lắm! Nếu sớm biết đối phương giả vờ bị thương, vừa rồi nàng sẽ không vội vàng ra tay như vậy, dù là âm thầm hạ độc, hay là tìm cơ hội đánh lén sau lưng, đều tốt hơn bây giờ!

Thế nhưng, dù sao bây giờ đã rời khỏi sơn trang, gốc quỷ mộc kia sẽ không đuổi theo muốn thôn phệ một nửa hồn phách còn lại của nàng nữa, cuối cùng nàng có thể buông tay đánh cược một lần!

...

Vào lúc này, bên hồ hoa sen trong Hàn thị sơn trang.

Cành liễu như dệt, lá sen dày đặc.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cả hồ bừng lên sức sống, dãy núi chập trùng quanh hồ xanh tươi xinh đẹp không sao tả xiết.

Sau khi một đám người Tiêu Phác nhảy lên mấy cái, vội vàng trốn vào đình giữa hồ.

Lúc này bọn họ mất đi hai người, chỉ có Tiêu Phác, Lục Phục Giang, Đổng Thải Vi, An sư muội, cùng hai tên tu sĩ chưa tỉnh táo.

Trên người mọi người đều dính vết máu hoặc nhiều hoặc ít.

"Chậm một bước, đã qua thời gian trận pháp mở ra." Tiêu Phác nhíu mày, "Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ ngày mai."

Vừa rồi trên đường đến hồ sen, lại có hai tên đệ tử đột nhiên trong mắt hiện ra tro tàn, ra tay công kích đồng bạn bên cạnh.

Vậy mới tốn chút thời gian, bỏ lỡ mất cơ hội rời khỏi sơn trang trong hôm nay.

"Tiêu sư huynh, tại sao chúng ta phải vội vã rời khỏi Hàn thị sơn trang?" An sư muội nghe vậy, không nhịn được hỏi, "Vừa rồi Quản sư tỷ đã nói, có khả năng bảo khố đang ở từ đường. Vì sao chúng ta không đến từ đường?"

"Ngươi không cảm thấy lời nói của Quản sư tỷ có vấn đề sao?" Tiêu Phác nghe vậy hơi mỉm cười, "Trước đó rút thăm, đám người Trương Thạc đã đến từ đường Hàn thị. Nếu từ đường thật sự có bảo khố, sao ba người Từ Tung ba có thể đi chung với Quản sư tỷ chứ? Ngược lại không thấy một người nào trong đội ngũ của Quản sư tỷ."

"Nếu ta đoán được không sai, hiện tại chỗ nguy hiểm nhất toàn bộ Hàn thị sơn trang là từ đường và giếng cổ sau núi!"

Đám người ngạc nhiên, lại nghe Lục Phục Giang lạnh giọng nói: "Có lẽ cổ trùng trên người Quản Tuyết Nhị còn có thể giấu đi, nhưng con yêu sủng Khai Tuệ tầng chín kia không thể không đi theo bên cạnh nàng."

"Sở dĩ không thấy tăm hơi, chín phần mười là đã chiến tử."

"Ngay cả yêu sủng Khai Tuệ tầng chín cũng đã chết, e rằng người trong đội Quản Tuyết Nhị càng là dữ nhiều lành ít. Chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt giống với đám đồng môn đã đến trước đó!"

"Hơn nữa, Quản Tuyết Nhị nói nàng vừa thăm dò giếng cổ sau núi, vậy xem ra chắc chắn giếng cổ sau núi có thứ mà Luyện Khí tầng chín, không, hẳn là Luyện Khí tầng chín và yêu sủng Khai Tuệ tầng chín liên thủ lại, cộng thêm rất nhiều Luyện Khí hậu kỳ giúp đỡ, đều không đối phó được!"

Tiêu Phác chậm rãi gật đầu, còn nói thêm: "Về phần từ đường Hàn thị... Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa này Từ Tung và Lỗ Lục Tường không chỉ đi theo Quản sư tỷ đến đây, còn dựa dẫm vào sự che chở của nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nghĩ cũng biết chắc chắn Trương sư huynh đã xảy ra chuyện."

"Nếu không, trong số năm đội ngũ chúng ta, thực lực của Trương Thạc sư huynh gần với Đường sư huynh nhất, Từ Tung và Lỗ Lục Tường cần gì vứt bỏ hắn chọn Quản sư tỷ?"

"Ngay cả Trương Thạc sư huynh đều xảy ra chuyện ở từ đường, hiển nhiên chỗ kia không thể có bảo khố!"

Chương 196: Đánh không lại thì chạy trốn (1)

An sư muội hơi nhíu mày, nói: "Thế nhưng cứ vậy, chúng ta đã đi tìm chính đường và diễn võ trường, thư phòng và hồ sen cũng không có, hiện tại từ đường và giếng cổ cũng không thể... Vậy rốt cuộc vị trí bảo khố Hàn gia ở đâu?"

"Có hai khả năng." Đổng Thải Vi đột nhiên mở miệng, lúc trước trong tình huống thế này, nàng đều nghe Tiêu Phác và Lục Phục Giang phân tích, hai vị sư huynh nói cái gì thì nàng làm cái đó.

Nhưng bây giờ nàng biết, nàng phải học cách tự suy nghĩ, "Một là Hàn gia không bố trí bảo khố ở sáu nơi linh cơ hội tụ; hai là bảo khố thật sự nằm ở một trong sáu nơi này, nhưng cũng giống như muốn ra vào m Thủy Huyễn Liên đại trận phải đợi đến canh giờ hạn định. Chưa đến thời điểm, dù đào sâu ba thước ở những chỗ này cũng không thu hoạch được gì."

Tiêu Phác hơi ngạc nhiên nhìn Đổng Thải Vi, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói: "Khả năng thứ hai càng lớn, nhưng thật ra còn có khả năng thứ ba!"

"Tin tức do Hạ Dực mang về tông môn là giả."

Tin tức là giả?

Tất cả mọi người khẽ giật mình.

Cho đến bây giờ, đã có rất nhiều đồng môn chết ở Hàn thị sơn trang, nếu cái gọi là bảo khố Hàn thị chỉ giả dối không có thật, vậy rất có thể Hàn thị sơn trang là một cái bẫy!

Khó trách Tiêu sư huynh vội vã dẫn mọi người rời khỏi nơi đây, chứ không phải tiếp tục tìm kiếm bảo khố.

"Nhưng tình hình lúc đó của Hạ Dực, không có khả năng nói dối!" An sư muội ngẩn người, không hiểu nói.

Tiêu Phác mỉm cười nói: "Hạ Dực thật sự không thể nói dối, nhưng nếu hắn cũng bị lừa thì sao?"

An sư muội còn muốn nói điều gì đó, xung quanh đột nhiên truyền đến mùi máu tanh.

Nàng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ao nước vốn trong veo và gợn sóng, không biết đã hóa thành hồ máu đen từ lúc nào.

Vốn giữa từng chiếc lá sen rộng lớn là hoa sen xinh đẹp đáng yêu, lại biến thành từng cái đầu người, nam nữ lão ấu đều có cả, mở to cặp mắt vô thần, bình tĩnh nhìn bọn họ.

Cách đó không xa, hoa lá tách ra, Bạch Huống thiếu một tay đi đầu, sau đó là đồng đội của Quản Tuyết Nhị, một nhóm "người" sắc mặt nghiêm chỉnh thật thà Lăng Ba đạp nước, lao về phía bọn họ...

Lúc này, bên bờ đầm nước ngoài sơn trang, tiếng côn trùng quanh đây đều biến mất sạch sẽ.

Trên mặt đất, từng khối huyết nhục rơi tán loạn nhanh chóng hư thối bốc mùi, thậm chí mấy con sâu bọ có to có nhỏ chui ra, điên cuồng gặm cắn những miếng thịt thối này.

Quản Tuyết Nhị nửa mặt Tây Thi, nửa mặt ác quỷ, khí thế hừng hực đánh một chưởng về phía Từ Tung.

Trước đó Từ Tung bị nàng đánh lén thành công, bây giờ bị trọng thương không còn sức né tránh, trong lúc vội vã lấy ra cự thuẫn đồng xanh ngăn ở trước người.

Oanh!

Cùng lúc bàn tay trắng nõn chạm đến mặt đồng thuẫn, Từ Tung lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người và thuẫn bay ra ngoài.

Trong lòng hắn ta hoảng sợ, sự khống chế của Quản Tuyết Nhị với lực lượng, căn bản không thể so sánh với oan hồn Luyện Khí tầng chín gặp trong từ đường lúc nãy. Lúc trước hắn ta vừa dùng Nhiên Huyết đại pháp, bây giờ còn đang suy yếu, thoạt nhìn một chưởng này của Quản Tuyết Nhị bị tấm chắn ngăn lại, lại có một luồng lực lượng kỳ quái xuyên thấu qua cự thuẫn đồng xanh, chui vào cánh tay hắn ta như một tiểu xà, chạy thẳng đến tim phổi!

Một chưởng đánh Từ Tung bị trọng thương, Quản Tuyết Nhị không hề dừng lại, hai tay như hoa ảnh đầy trời, đan xen không ngừng vỗ xuống cự thuẫn đồng xanh ở trước mặt.

Trong số ba người này, Bùi Lăng khó đối phó nhất.

Cho nên, trước tiên phải giết Từ Tung và Lỗ Lục Tường.

Tuy tình hình hiện tại của Lỗ Lục Tường không tốt hơn Từ Tung là bao, nhưng con Kim Sí Xích Tuyến Ngô của nàng cũng đã bị triệu hoán ra, mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn, vẫn giương nanh múa vuốt bảo vệ ở trước người chủ nhân, càng lộ rõ vẻ dữ tợn.

Quản Tuyết Nhị đã bị thiếu hụt một nửa hồn phách, tất nhiên sẽ kiêng dè cổ trùng chuyên khắc chế hồn thể này.

Bây giờ không nắm bắt thời gian giết Từ Tung thì còn giết ai nữa?

Thấy Từ Tung đã hấp hối, tất nhiên Lỗ Lục Tường không dám ngồi nhìn, trường tiên trong tay áo bay ra, cuốn về phía Quản Tuyết Nhị.

Quản Tuyết Nhị cười lạnh một tiếng, trở tay một phát bắt được trường tiên, đột nhiên dùng sức kéo Lỗ Lục Tường không kịp buông tay đến trước mặt.

Đang muốn ra tay lấy mạng nàng, một thanh cốt đao xen lẫn huyết quang chém tới!

Quản Tuyết Nhị hơi thay đổi sắc mặt, cũng không biết tiểu tử họ Bùi này tu luyện đao pháp gì, trong ngoại môn Chư Pháp các không có một môn đao pháp nào có loại khí thế hung sát kiểu này, huống chi hắn còn cầm Yếm Sinh Đao!

Vừa nãy Lục Phục Giang hoàn hảo không chút tổn hại còn không dám đón đỡ một đao kia, mặc dù thực lực của nàng mạnh hơn Lục Phục Giang, lại bị trọng thương cũng không dám đỡ.

Trong lòng thầm hận, Quản Tuyết Nhị không thể không nghiêng người né tránh, dựa vào Nhiên Huyết đại pháp tăng lên tu vi, như quỷ mị vòng qua đao ảnh dày đặc đập vào mặt, toàn bộ cánh tay như không xương, bao phủ một luồng sương mù màu hồng nhạt, hung hăng vỗ trúng ngực Bùi Lăng!

Ầm!

Bùi Lăng không tự chủ được bay ngược ra, lăn trên mặt đất, cả người đầy bụi đất nhưng ngoại trừ chút cảm giác đau đớn, thì lông tóc không tổn hao gì.

Chương 197: Đánh không lại thì chạy trốn (2)

Hắn lập tức đứng lên, lại cầm Yếm Sinh Đao lao về phía Quản Tuyết Nhị.

Quản Tuyết Nhị hừ lạnh một tiếng, Tinh Cốt cực phẩm đã bắt đầu ngọc biến, quả nhiên là mai rùa nổi bật nhất!

Nàng không tiếp tục để ý Bùi Lăng nữa, bóng dáng lóe lên, lập tức chuyển qua cự thuẫn đồng xanh chắn trước mặt Từ Tung.

Nhờ có Lỗ Lục Tường và Bùi Lăng kéo dài thời gian, lúc này Từ Tung cũng đã trì hoãn được đôi chút, đang một tay chống đỡ thuẫn, một tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm, thấy cảnh này cũng không nhịn được hoảng sợ!

Hắn ta căn bản không kịp hành động gì, Quản Tuyết Nhị đã không chậm trễ chút nào vỗ một chưởng vào đỉnh đầu hắn ta.

Phốc phốc.

Cứ như một quả dưa hấu chín mọng vỡ ra, mấy thứ đỏ trắng đan xen lập tức bắn ra đầy đất.

Ngay sau đó, năm ngón tay của Quản Tuyết Nhị vồ lấy, rút hồn phách của Từ Tung ra khỏi thi thể vẫn còn ấm nóng!

Nàng là tu sĩ Luyện Khí tầng chín, dù trong người có thương tích, việc đối phó Luyện Khí tầng tám trong trạng thái hư nhược cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng vì Lỗ Lục Tường và Bùi Lăng cản trở, lại kéo dài lâu như vậy!

Đến mức phần bên phải của Quản Tuyết Nhị vốn hoàn hảo không chút tổn hại, đã có một phần huyết nhục lung lay sắp đổ.

Trong lòng nàng vô cùng oán hận trừng mắt nhìn Lỗ Lục Tường và Bùi Lăng, lại không hề do dự, trực tiếp ấn hồn phách của Từ Tung về phía nửa người bên trái mất đi huyết nhục của mình.

Nửa người này lập tức mọc ra huyết nhục, nhưng những huyết nhục này lại cho người ta một cảm giác không cân đối đến quỷ dị.

Chẳng mấy chốc, má trái của Quản Tuyết Nhị cũng bắt đầu khôi phục, chỉ là bên má trái không phải là dáng vẻ ban đầu, rõ ràng là Từ Tung!

"Từ sư huynh!" Sắc mặt Lỗ Lục Tường thay đổi, Kim Sí Xích Tuyến Ngô rít lên một tiếng, lao về phía Quản Tuyết Nhị như thiểm điện.

Cùng lúc đó, huyết quang quanh người Bùi Lăng đại thịnh, cốt đao trắng bệch xen lẫn huyết khí nồng đậm chém về phía cổ của Quản Tuyết Nhị!

Quản Tuyết Nhị cười lạnh, mặc dù hồn phách của Từ Tung không đủ để nàng hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng trì hoãn việc nhục thân sắp sụp đổ, bây giờ nàng không còn e ngại Kim Sí Xích Tuyến Ngô như vừa rồi nữa.

Xoạch.

Bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, trực tiếp đánh bay Kim Sí Xích Tuyến Ngô ra xa.

Ngay sau đó Quản Tuyết Nhị vẫy tay một cái, cự thuẫn đồng xanh của Từ Tung lập tức xuất hiện ở trước người nàng.

Keng!

Yếm Sinh Đao chém trúng cự thuẫn, lập tức để lại một vết đao ở trên mặt thuẫn.

Chỉ là ở phía sau cự thuẫn, Quản Tuyết Nhị hơi híp mắt lại, lộ ra vẻ mỉa mai.

Phù khí của Từ Tung chủ công phòng ngự, đúng lúc có thể khắc chế đao pháp của Bùi Lăng! Đương nhiên, đây cũng là vì nàng có tu vi cao hơn Bùi Lăng.

Nếu không, tiểu tử này có đao pháp lại thêm binh khí sắc bén, thật sự rất khó nói.

Quản Tuyết Nhị thầm hừ ở trong lòng, cự thuẫn đột nhiên tiến lên, đập mạnh về phía Bùi Lăng!

"Đừng vùng vẫy nữa, đại đạo mênh mông, cùng tiến lên với sư tỷ không tốt hơn sao?" Quản Tuyết Nhị cười the thé, giọng nói lúc nam lúc nữ vô cùng quỷ dị.

Bùi Lăng liên tục vung cốt đao lên, chém ra hai đạo đao khí về phía cự thuẫn, cùng lúc đó huyết quang quấn quanh người hắn, hóa thành một đạo Huyết Ảnh lùi về nơi xa!

Lúc đi ngang qua bên cạnh Lỗ Lục Tường, hắn hơi do dự, chẳng mấy chốc đã đưa tay ra túm lấy bả vai đối phương, trong khoảnh khắc hai người đã trốn đi thật xa.

Đánh không lại, vậy thì trốn!

Dù sao hiện tại đã ra khỏi đại trận.

Thấy cảnh này, sắc mặt Quản Tuyết Nhị lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi vận khởi độn pháp đuổi theo.

Nhưng chưa đuổi theo được bao lâu, đã phát hiện khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị kéo giãn ra, hai người chạy phía trước nhanh chóng hóa thành điểm đen trong tầm mắt nàng, biến mất không thấy gì nữa...

"..." Quản Tuyết Nhị lập tức ngạc nhiên, vừa rồi giao thủ, nàng còn tưởng độn pháp của Bùi Lăng chỉ là linh hoạt đa dạng, tốc độ cự ly ngắn kinh người.

Lại không ngờ khi đối phương bắt đầu chạy trốn, còn nhanh hơn vừa nãy mấy phần!

"Đây không phải độn pháp ngoại môn!" Sắc mặt Quản Tuyết Nhị liên tục thay đổi, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cũng không dám đuổi tiếp nữa.

Vừa nãy nàng vận dụng Nhiên Huyết đại pháp, trong thời gian ngắn thật sự có chiến lực cực lớn, nhưng chỉ cần hiệu quả biến mất, nàng sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt.

Tốc độ của Bùi Lăng quá nhanh, một khi kéo dài khiến tác dụng Nhiên Huyết đại pháp biến mất, vậy sẽ đổi thành đối phương truy sát mình.

...

Một hơi chạy đi mấy chục dặm, xung quanh vẫn là rừng hoa lê nở rộ dưới ánh trăng.

Bùi Lăng đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, vội vàng nói với Lỗ Lục Tường: "Sư tỷ, linh lực của ta có hạn, ngươi nhanh lấy hoa đăng ra, nếu không đợi lát nữa Quản Tuyết Nhị đuổi theo, hai chúng ta đều phải chết!"

"Khụ khụ khụ..." Lỗ Lục Tường vừa bị thương không nhẹ, nghe vậy vội vàng lấy hoa đăng ra, hai người đứng ở trên đó, nàng vừa bấm niệm pháp quyết khống chế hoa đăng phi độn, vừa cảm kích nói, "Bùi sư đệ, lần này may mắn có ngươi, bây giờ chúng ta lập tức trở về tông!"

Bùi Lăng thầm thở phào, bây giờ hắn sợ Lỗ Lục Tường không nỡ từ bỏ cơ duyên Trúc Cơ, còn muốn quay về chém giết một lần nữa.

Chương 198: 【 Cấp Linh thuật 】

Bây giờ đối phương chịu trực tiếp về tông, vậy không thể tốt hơn nữa.

Nhưng hoa đăng phi độn thật lâu, phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong tầm mắt vẫn là khu rừng hoa lê rộng lớn.

"Sư tỷ." Bùi Lăng không khỏi lo nghĩ, "Ta nhớ lúc tới, khu rừng hoa lê này không lớn như thế?"

Hàng lông mày xinh đẹp của Lỗ Lục Tường cau chặt lại, khống chế hoa đăng đổi mấy phương hướng tiếp tục phi độn, nhưng sau một lúc lâu vẫn thấy xung quanh là rừng hoa lê đẹp đến mức như mộng như ảo.

Thậm chí, ngay khi bọn họ dừng lại phân biệt phương hướng, Lỗ Lục Tường bỗng nhiên giật mình, chỉ vào phía trước nói: "Ngươi xem đó là cái gì!"

Giữa cành lê thấp thoáng có một góc cửa lâu như ẩn như hiện, yên tĩnh đứng sừng sững.

"Hàn thị sơn trang!" Sắc mặt hai người đều thay đổi.

Lỗ Lục Tường chợt hiểu ra, buột miệng nói: "Bây giờ chúng ta vẫn ở trong m Thủy Huyễn Liên đại trận!"

Sắc mặt Bùi Lăng âm trầm, hắn bình tĩnh sờ Bách Lý Độn Hình Phù ở trong tay áo, trước đó Trịnh Kinh Sơn đã cho hắn thứ này dùng để chạy trốn khi làm nhiệm vụ Hàn Tủy Hỏa. Thế nhưng, lúc đó Hiểu Nghê chạy tới, cuối cùng không sử dụng, Trịnh Kinh Sơn cũng không đòi lại.

Vừa nãy không dám dùng nó để chạy trốn ở trong sơn trang, vì lo lắng đại trận cản trở, khiến việc thôi động phù lục thất bại.

Vốn tưởng đã ra khỏi sơn trang, ít nhất tờ phù lục này làm át chủ bài, lúc không có cách nào có thể chạy trốn xa trăm dặm.

Ai biết phạm vi của m Thủy Huyễn Liên đại trận lại bao trùm rộng như vậy?

Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi; "Lỗ sư tỷ, ngươi có tin ta không?"

Lỗ Lục Tường không rõ ràng lắm, nhưng vẫn theo bản năng nói: "Sư đệ có quan hệ mật thiết với Kim sư muội, lần này lại cứu ta hai lần, đương nhiên ta tin tưởng ngươi."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Vậy bây giờ ngươi hãy kể tất cả những công pháp thuật pháp của ngươi cho ta nghe một lượt, ta có cách rời khỏi nơi này!"

"..." Lỗ Lục Tường nghe vậy không khỏi giật mình, yêu cầu này hơi kỳ quái?

Chỉ là thấy vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, nàng hơi do dự, vẫn nói: "Được!"

"Công pháp chủ tu của ta giống với Bùi sư đệ, là ngoại môn công pháp cơ bản 【 Đoán Cốt quyết 】 ."

"Ngoài ra, còn tu luyện 【 Nhiên Huyết đại pháp 】 liều mạng một lần vào lúc mấu chốt, một môn độn pháp 【 Vân Hành Vũ Bộ 】 , vì phối hợp binh khí đã học 【 Quỷ Xà Thất Tiên 】 , cùng 【 Cấp Linh thuật 】 . Còn có..."

Bùi Lăng cũng có 【 Đoán Cốt quyết 】 , cái này không có gì đáng nói.

Về phần 【 Nhiên Huyết đại pháp 】 , lúc trước hắn đã thấy ở Chư Pháp các, môn công pháp này cần sử dụng Khí Huyết Đan để tu luyện, hơn nữa gần như có thể nói là phù hợp với mọi đệ tử của Thánh tông. Nếu uỷ thác môn công pháp này, hoặc là cướp của Lỗ Lục Tường bên cạnh, hoặc là chạy vào Hàn thị sơn trang tìm chết.

"Tu luyện 【 Vân Hành Vũ Bộ 】 cần vật gì?" Bùi Lăng đột nhiên hỏi, sau đó lại bổ sung một câu, "Mặc kệ là đan dược, vật liệu, hay là hoàn cảnh tu luyện đều được!"

Lỗ Lục Tường càng kỳ quái, nhưng ngay lúc này nàng cũng không có thời gian hỏi nhiều, lập tức trả lời: " 【 Vân Hành Vũ Bộ 】 chỉ cần Tứ Thủy Đan là có thể tu luyện, nhưng nếu có thể có thiên tài địa bảo thuộc tính Thủy trong Ngũ Hành, chắc chắn tu luyện càng nhanh hơn..."

Tứ Thủy Đan, thiên tài địa bảo thuộc tính Thủy...

"Có phải hai thứ này rất hiếm có không?" Bùi Lăng lập tức hỏi.

"Thiên tài địa bảo thuộc tính Thủy rất hiếm có, nhưng về phần Tứ Thủy Đan, Quản Tuyết Nhị cũng tu luyện 【 Vân Hành Vũ Bộ 】 , chắc chắn trên người sẽ có Tứ Thủy Đan..."

Bùi Lăng lập tức loại trừ 【 Vân Hành Vũ Bộ 】 , hắn hỏi tiếp: " 【 Quỷ Xà Thất Tiên 】 cần gì?"

"Một bộ hồn phách xà yêu."

Bùi Lăng nhíu mày, vừa rồi bọn họ bị rất nhiều oan hồn vây công trong từ đường, trong đó có hồn phách xà yêu, nếu uỷ thác Quỷ Xà Thất Tiên này, chắc chắn hệ thống sẽ đưa hắn đến từ đường.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi trầm xuống, " 【 Cấp Linh thuật 】 thì sao?"

Nếu vận khí không tốt, Lỗ Lục Tường nắm giữ tất cả pháp thuật có thể luyện thành ở trong m Thủy Huyễn Liên đại trận, vậy e rằng bọn họ cũng không ra được!

Lỗ Lục Tường nhận ra sắc mặt hắn không tốt lắm, cũng căng thẳng theo: " 【 Cấp Linh thuật 】 ... Thật ra ta bị lừa mới tu luyện môn thuật pháp! Khi đó ta tiến vào tông môn chưa lâu, lần đầu tiên đi theo các sư huynh sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ, sau đó bọn họ chia môn thuật pháp này cho ta, ta thấy bên trong nói môn thuật pháp này có thể hấp thu linh lực của người khác để bản thân sử dụng, còn tưởng rất lợi hại."

"Cho nên đã từ bỏ những thứ khác vì nó."

"Ai biết sau khi tu luyện mới phát hiện, quá trình thi thuật của 【 Cấp Linh thuật 】 rất dễ bị cắt ngang, chỗ chết người nhất là, dù sao số linh lực hấp thu được cũng không phải mình tốn từng giờ từng phút tu luyện được, cho nên sau khi tiến vào trong cơ thể sẽ khiến linh lực của bản thân hỗn tạp..."

"Cũng vì lúc ấy ta còn trẻ không hiểu chuyện, thật ra thứ cần thiết để tu luyện môn thuật pháp 【 Cấp Linh thuật 】 này là Tịnh Linh Đan."

Chương 199: Dẫn đường (1)

"Nếu ta suy nghĩ thêm một chút, chắc chắn ta sẽ không luyện, còn không bằng cầm ra chợ bán."

Bùi Lăng hỏi: "Sư tỷ, bây giờ có thể tìm được Tịnh Linh Đan này ở trong Hàn thị sơn trang không?"

"Đương nhiên không thể tìm được." Lỗ Lục Tường không hiểu ra sao nhìn hắn một cái, "Lúc ấy, chúng ta phát hiện môn thuật pháp này và Tịnh Linh Đan ở trong một động phủ giữa hoang sơn dã lĩnh, chủ nhân động phủ đã tọa hóa, dựa theo di ngôn, đây là thuật pháp độc môn do hắn sáng lập ra, Tịnh Linh Đan cũng do hắn luyện chế."

"Lúc ấy ta nhận được ngọc giản ghi chép 【 Cấp Linh thuật 】 , cùng khoảng mấy chục viên Tịnh Linh Đan."

"Vốn định sau khi sử dụng hết những Tịnh Linh Đan kia, sẽ đi tìm đan sư ở Đan phong phân tích vật liệu chủ yếu để luyện chế loại đan dược này, nhưng sau đó phát hiện môn thuật pháp này không có tác dụng gì, đã trực tiếp bỏ qua. Bây giờ trong động phủ của ta còn có tầm mười viên Tịnh Linh Đan."

Nàng thở dài, "Nếu ngươi cảm thấy hứng thú với môn thuật pháp này, chúng ta có thể sống sót trở về tông môn, ta trực tiếp tặng cho ngươi."

Nghe đến đó, đôi mắt Bùi Lăng sáng lên, cái 【 Cấp Linh thuật 】 này tới rất đúng lúc!

Mặc kệ sau khi luyện thành có tác dụng thực chất gì, có thể rời khỏi m Thủy Huyễn Liên đại trận là được.

Hắn lập tức nói, "Còn xin sư tỷ truyền thụ môn thuật pháp 【 Cấp Linh thuật 】 này cho ta ngay bây giờ."

Lỗ Lục Tường ngẩn người: "Ngay bây giờ?"

"Không sai!" Bùi Lăng nghiêm mặt nói, "Hiện tại thời gian khẩn cấp, không rảnh nói tỉ mỉ, còn xin sư tỷ lập tức truyền thụ 【 Cấp Linh thuật 】 cho ta, hiện tại ta không có nhiều linh thạch, bằng lòng lấy Thối Cốt Đan cực phẩm trao đổi!"

"Thối Cốt Đan cực phẩm thì thôi." Lỗ Lục Tường nghe vậy lắc đầu, "Ta sẽ mua của Kim sư muội... 【 Cấp Linh Thuật 】 là ta tự đoạt được, cũng không phải lấy từ Chư Pháp các, ngươi muốn học thì ta dạy ngươi, không cần linh thạch."

Rất nhanh, theo lời dạy của Lỗ Lục Tường, hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra truyền thụ thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Hoàn thành thu nhận sử dụng thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, mời ký chủ đặt tên."

Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Cứ gọi 【 Cấp Linh thuật 】 ."

Hắn suy nghĩ, lại cẩn thận hỏi Lỗ Lục Tường, "Lỗ sư tỷ, ngươi xác định phải dùng Tịnh Linh Đan để tu luyện môn thuật pháp này, hơn nữa Hàn thị sơn trang tuyệt đối không có?"

Lỗ Lục Tường không hiểu ý, nhưng vẫn gật đầu: "Ta xác định. Môn thuật pháp này do một tán tu tự sáng tạo, hơn nữa tên tán tu kia một thân một mình, cũng không có đồ đệ hoặc là đạo lữ. Ngoại trừ mấy vị đồng môn cùng khai quật động phủ lúc đó, những người khác cũng không biết sự tồn tại của 【 Cấp Linh thuật 】 . Trong số mấy vị đồng môn kia, cũng không có một ai tham gia nhiệm vụ lần này."

Nói cách khác, cho dù năm đó có người lặng lẽ giấu kín một phần Tịnh Linh Đan, cũng không thể ở chỗ này.

Bùi Lăng yên tâm, lại dặn dò Lỗ Lục Tường: "Sư tỷ, chút nữa mặc kệ ta đi hướng nào, ngươi phải luôn theo sát ta! Bởi vì đó là vị trí sinh môn của đại trận, ngươi phải nhớ kỹ, không thể đi sai một bước nào, nếu không sẽ không thể rời khỏi đại trận!"

"Sư đệ lại biết sinh môn?" Lỗ Lục Tường giật mình, chợt vui mừng, chẳng trách Kim sư muội lại không cần Thiệu Ninh Trực cùng rất nhiều đồng môn có tu vi cao hơn, mà lựa chọn Bùi Lăng này.

Không ngờ tuổi tác của vị sư đệ này không lớn lắm, vào lúc quan trọng lại đáng tin như thế.

Nàng lập tức quên sạch nhưng lo lắng ban đầu, mong chờ nhìn Bùi Lăng.

Vào lúc này, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn 【 Cấp Linh thuật 】 , 【 tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài 】 , 【 một khóa uỷ thác 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài, một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống đang tu luyện 【 Cấp Linh thuật 】 cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra thiếu đan dược tu luyện Tịnh Linh Đan..."

Bùi Lăng nghe đến đây, tinh thần lập tức tập trung cao độ, sợ hệ thống lại gây ra chuyện.

"Leng keng! Hệ thống đang tìm kiếm Tịnh Linh Đan..."

"Xin chờ một chút..."

"Xin chờ một chút..."

Sau khi dừng lại một lát, giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Không tìm thấy Tịnh Linh Đan, hệ thống đang tìm vật liệu tu luyện thay thế..."

"Leng keng! Tìm ra vật liệu tu luyện thay thế, hệ thống tặng miễn phí một gốc Phệ Hồn Quỷ Mộc tu vi trăm năm."

Còn chưa nói hết câu, cơ thể Bùi Lăng lập tức hành động.

Hắn không hề chậm trễ nhảy một phát rời khỏi hoa đăng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến Hàn thị sơn trang!

Lỗ Lục Tường thấy cảnh này, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Bùi Lăng, nàng vội vàng vận khởi độn pháp theo thật sát.

Một lát sau, Bùi Lăng xuất hiện ở bên đầm nước, lúc này thông đạo tiến vào sơn trang đã biến mất, nhưng điều này không thể làm khó hệ thống.

Thân thể hắn không chậm trễ chút nào bước vào trong nước, trái một bước phải một bước, lập tức tiến vào trong một khu vực mênh mông.

Chương 200: Dẫn đường (2)

Trên dưới xung quanh đều bị điên đảo, cảnh vật xung quanh lúc gần lúc xa, không phân rõ thật ảo.

Lỗ Lục Tường theo sát phía sau, trong lòng thầm giật mình: Bùi sư đệ cực kỳ lợi hại, lại nhanh chóng tiến vào bên trong m Thủy Huyễn Liên đại trận như vậy!

Sau một lát, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, bọn họ lại xuất hiện trước cửa.

"Bùi sư..." Vốn Lỗ Lục Tường còn muốn hỏi thăm một hai, nhưng Bùi Lăng không hề có ý dừng lại, đi thẳng đến giếng cổ sau núi!

Lỗ Lục Tường khẽ giật mình, lối ra thật sự nằm ở bên trong sơn trang?

Không có thời gian do dự, Lỗ Lục Tường lập tức đuổi theo Bùi Lăng, hiện tại lối vào đại trận sơn trang đã sớm đóng lại, Bùi Lăng lại có thể dẫn nàng từ ngoài trang vào trong trang, xem ra đã hiểu rõ m Thủy Huyễn Liên đại trận như lòng bàn tay, tiếp theo chỉ có thể tiếp tục đi theo đối phương, chắc chắn có thể tìm đến lối ra.

Hai người một trước một sau, nhanh chóng lướt qua toàn bộ Hàn thị sơn trang, rất nhanh đã xuyên qua đường núi, đến sau núi.

Lúc này đã vào đêm, có thể lờ mờ thấy được, ở nơi xa có một gốc hòe lớn cành lá rậm rạp, gốc cây to lớn, ngạo nghễ đứng sừng sững ở nơi đó.

Bùi Lăng không hề dừng lại, đi thẳng đến dưới cây.

Lỗ Lục Tường nhắm mắt theo đuôi, chẳng mấy chốc hai người đã đến bên cạnh cây hòe.

Thấy Bùi Lăng đột nhiên dừng chân, Lỗ Lục Tường vô cùng tin tưởng lại mong đợi hỏi: "Bùi sư đệ, chẳng lẽ lối ra đại trận thật sự ở ngay chỗ này?"

Trong lòng Bùi Lăng sợ hãi, thấy đến bây giờ vị Lỗ sư tỷ này còn tin tưởng mình như thế, hắn thật không biết nên vui hay nên nghẹn họng?

Lỗ sư tỷ tưởng đi theo mình sẽ tìm được lối ra, nhưng thật ra hắn dẫn đối phương tới đánh BOSS!

Điều đáng chết hơn là, hiện tại lại về Hàn thị sơn trang, lúc đầu hắn chỉ không thể rời khỏi m Thủy Huyễn Liên đại trận, hiện tại còn không ra được cả Hàn thị sơn trang!

Đợi chút nữa uỷ thác tu luyện bị cắt ngang, hắn còn không có cả chỗ để trốn.

Bùi Lăng yên lặng hỏi thăm tổ tông mười tám đời của hệ thống ở trong lòng.

Nhưng trong mắt Lỗ Lục Tường, vị Bùi sư đệ này lại mặt không biểu tình, lấy dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh ung dung, đi đến dưới tàng cây hoè, duỗi một tay ra ấn vào thân cây, bắt đầu tu luyện 【 Cấp Linh thuật 】 .

Hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành tặng Phệ Hồn Quỷ Mộc, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, cây hòe lớn vốn sum suê yên tĩnh như bị đánh thức, thân cây lay động một lúc, trong nháy mắt mở ra rất nhiều con mắt!

Nhìn thấy tình cảnh này, Lỗ Lục Tường đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Phệ Hồn Quỷ Mộc!

Đây là sự tồn tại cấp độ Trúc Cơ!

Chẳng trách Quản Tuyết Nhị lấy tu vi Luyện Khí tầng chín, còn có một con yêu hồ Khai Tuệ tầng chín, cùng rất nhiều đồng đội Luyện Khí hậu kỳ, lại chết sạch ở nơi này, Quản Tuyết Nhị là người duy nhất chạy thoát, cũng bị thôn phệ một nửa hồn phách.

Đúng vào lúc này, nàng cảm giác được một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần cũng cực kỳ khổng lồ tràn ra từ trên Phệ Hồn Quỷ Mộc, bị cưỡng ép bị hấp thu vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Lỗ Lục Tường lập tức sợ choáng váng.

...

Vào lúc này, từ đường trong Hàn thị sơn trang.

Đám người Đường Nam Trai vừa tỉnh lại từ trong hôn mê, phát hiện mặc dù khu vực trong tầm mắt vẫn là từ đường, nhưng xung quanh vô cùng rách nát, thoạt nhìn tối tăm mờ mịt không thấy chút sinh cơ.

Đây là nơi nào?

Đường Nam Trai giật mình, đứng dậy đầu tiên, những người khác cũng rối rít bò dậy.

Vừa nãy rèm châu trước điện thờ tít phía trong từ đường đột nhiên mở ra, cả đám bọn họ bị cuốn vào phía sau rèm, đột nhiên mất đi ý thức.

Thứ đang nhìn thấy hiện nay, hiển nhiên không phải nơi tốt đẹp gì.

Đang lúc hắn ta muốn lên tiếng đánh giá xung quanh một chút, một giọng nói truyền tới: "Các ngươi là đệ tử phong nào trong Thánh tông?"

Đám người nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy một đoàn sương mù màu xám chầm chậm tiêu tán, lộ ra một bóng người mông lung.

Hình như là một tu sĩ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, khí tức quanh người lộ ra vẻ suy bại. Lại có vô số sợi tơ màu đỏ xuyên đến từ giữa hư không, cuốn lấy cả người hắn ta như mạng nhện.

"Hàn Tư Cổ sư huynh?!" Đường Nam Trai cảnh giác nhìn hắn ta, chợt nghe thấy Lâm Lung đứng bên cạnh kêu lên một tiếng.

"Hàn Tư Cổ?" Tất cả mọi người khẽ giật mình, cùng nhìn về phía Lâm Lung.

Lâm Lung gật đầu chắc chắn: "Năm đó ta vừa vào Thánh tông, từng nghe Hàn Tư Cổ sư huynh giảng bài ở Khí phong, cho nên vẫn nhớ giọng nói của sư huynh!"

Ánh mắt Đường Nam Trai chớp động, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi các hạ đúng là Hàn sư huynh sao?"

"Không ngờ mười năm qua đi, ngoại môn đệ tử Thánh tông vẫn nhiều như cá diếc sang sông, bây giờ trong tông môn vẫn có người nhớ kỹ ta." Bóng người kia trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, sương mù ngăn cách giữa hai bên lập tức giảm đi nhiều, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng gầy gò.

Lần này, tất cả mọi người đều nhận ra, tu sĩ trước mắt lại là Hàn Tư Cổ đã không rõ tung tích vì tranh đoạt cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ vào mười năm trước!

Không ngờ hắn ta không chỉ không chết, còn về đến Hàn gia.

Chương 201: Chú Quỷ đạo cơ

"Hàn sư huynh." Trong lòng Đường Nam Trai chấn động, khom mình hành lễ, nói, "Ta là đệ tử Quỷ Thủ phong, Đường Nam Trai. Đây đều là đồng bạn của ta. Xin hỏi sư huynh, ngài đã ở trong sơn trang, vì sao cả tộc Hàn thị còn sụp đổ?"

Hàn Tư Cổ khe khẽ thở dài: "... Bởi vì Thiên Đạo Trúc Cơ."

Đám người Đường Nam Trai nghe vậy trong lòng giật mình, lúc trước Hàn Tư Cổ mất tích cũng có liên quan đến Thiên Đạo Trúc Cơ. Thế nhưng, dù sao cũng là việc mười năm trước, vì sao cả tộc Hàn thị lại bị giết hại thê thảm trong vòng một đêm gần đây?

Đang định vặn hỏi, lại nghe Hàn Tư Cổ chậm rãi nói: "Thất Sát trấn mệnh, Chú Quỷ tranh đạo, tam kiếp chung độ, đạo cơ thiên thành..."

"Đây cũng là thu hoạch của ta trong lúc cửu tử nhất sinh ở cơ duyên Vạn Hủy hải."

"Chú Quỷ đạo cơ."

"Cũng là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp."

"..." Đám người Đường Nam Trai nghe vậy cảm xúc chập trùng, ánh mắt chớp động đều không nói chuyện.

Hàn Tư Cổ cũng lơ đễnh, tiếp tục nói: "Môn Trúc Cơ chi pháp này cần độ ba kiếp, một là Tâm Ma kiếp, hai là Bản Mệnh kiếp, ba là Chú Quỷ kiếp."

"Ta đã thành công vượt qua hai kiếp, nhưng kiếp thứ ba lại là tranh đạo với Chú Quỷ, một lần này lại là mười năm!"

"Ta thắng, một thân chú lực tinh hồn của nó đều làm việc cho ta, thành tựu Thiên Đạo Trúc Cơ."

"Nó thắng, một thân tu vi thậm chí cả tinh huyết của ta đều bị nó cướp đi, trở thành huyết thực của nó."

"Sở dĩ Hàn thị sụp đổ trong một đêm, lại chết không có chỗ chôn, chính vì Chú Quỷ rắp tâm đảo loạn đạo tâm của ta."

"Mà ta cũng bởi vậy đã chịu đả kích lớn, gần như đạo tâm long đong..."

"Cũng may hiện tại chư vị đồng môn đã đến, lại là sinh cơ của ta."

"Chỉ cần các ngươi giúp ta thắng được Chú Quỷ, nhất định hai tay dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

Nghe lời này, mặc dù một đoàn người cũng biết vị sư huynh mười năm không gặp này không nói tỉ mỉ, nhất định có chỗ tính toán, nhưng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp ở trước mặt, vẫn không nhịn được dao động, rối rít nhìn về phía Đường Nam Trai.

"..." Đường Nam Trai trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, "Sư huynh đã cần chúng ta ra tay, nhưng không biết vì sao bốn đội đồng môn trước đều táng thân ở đây?"

...

Giếng cổ sau núi.

Tán cây Phệ Hồn Quỷ Mộc không gió mà bay, dường như giữa cành lá đong đưa vang lên vô số tiếng nỉ non.

Không nghe rõ nội dung cụ thể của những tiếng nỉ non kia, lại khiến Lỗ Lục Tường cảm thấy như có ngàn vạn cây kim châm đồng thời đâm vào trong đầu mình, chỉ chống đỡ được chốc lát, mắt tối sầm lại, không nhịn được "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi!

Ngay sau đó, đôi mắt nàng trắng dã, quanh thân truyền đến từng trận lôi kéo, Phệ Hồn Quỷ Mộc cách đó không xa như biến thành một vòng xoáy màu đen to lớn, muốn hút hồn phách của nàng vào.

"Phệ hồn chi nhãn!" Lỗ Lục Tường vô cùng đau khổ, lý trí nói cho nàng biết, nàng nhất định phải lập tức nhìn sang chỗ khác, nhưng lúc này ánh mắt như bị đóng đinh trên Phệ Hồn Quỷ Mộc, căn bản không thể di chuyển một chút nào, "Đây là thần thông bản mệnh của Phệ Hồn Quỷ Mộc..."

Nàng bỗng nhiên vỗ mạnh một chưởng lên mặt mình, dùng sức cực lớn đánh toàn bộ khuôn mặt lệch sang bên cạnh, cuối cùng tránh được việc đối mặt với Quỷ Mộc chi nhãn.

Nhưng Bùi Lăng đứng bên dưới Quỷ Mộc lại như hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tự mình tu luyện.

Nhìn từ góc độ của Lỗ Lục Tường, dáng người vị Bùi sư đệ này thẳng tắp như một thanh tiêu thương, một tay đặt vào thân cây, hết sức chuyên chú rút lấy linh lực của Phệ Hồn Quỷ Mộc, càng ngày càng nhiều linh lực bị hắn hút vào trong cơ thể, phần thân cây mà hắn đặt tay lên đã bắt đầu hiện ra chút khô héo.

"Thần hồn của Bùi sư đệ lại hùng hậu như thế!" Trong lòng Lỗ Lục Tường hoảng sợ, thần thông bản mệnh của Phệ Hồn Quỷ Mộc là công kích thần hồn, ngay cả tu sĩ Nhân Đạo Trúc Cơ sơ kỳ cũng không dám đối mặt với tất cả con mắt của nó.

Vừa nãy mình có thể chạy thoát, hoàn toàn là vì tất cả phệ hồn chi nhãn đều nhìn chằm chằm Bùi sư đệ, chỉ có khóe mắt lướt qua nàng.

Nàng vốn tưởng vị sư đệ này chắc chắn phải chết, lại không ngờ Bùi sư đệ chẳng những bình yên vô sự, thậm chí còn đang hấp thu linh lực Phệ Hồn Quỷ Mộc!

Vào lúc này, trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ, lúc đầu hắn tưởng mình sẽ bị Phệ Hồn Quỷ Mộc đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ! Lại không ngờ, đã trôi qua một lúc mà Phệ Hồn Quỷ Mộc vẫn thờ ơ, mặc cho hắn rút linh lực, không hề có ý đồ công kích hắn...

Chờ chút!

Phệ Hồn Quỷ Mộc đã sớm ra tay, là công kích phương diện hồn phách!

Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, Lỗ sư tỷ đứng bên cạnh đã bị thương, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ thân thể hắn bị hệ thống uỷ thác, công kích phương diện nhục thân sẽ đánh tỉnh, nhưng công kích phương diện hồn phách... Ngay cả Đô Kiếp Trần Hồn Linh của Lệ tiên tử còn có thể mặc kệ!

Đang nghĩ ngợi, Cấp Linh thuật hấp thu càng ngày càng nhiều linh lực, gần như là mãnh liệt mà tới.

Những linh lực này thật sự quá to lớn với hắn!

Thậm chí hắn có một loại ảo giác đứng dưới thác nước linh lực, mặc cho linh lực ngưng kết thành thác nước điên cuồng cọ rửa mình, tu vi đang tăng trưởng bằng tốc độ kinh người.

Chương 202: Hàn Tư Cổ (1)

Trên đỉnh đầu, tán cây xanh um tươi tốt điên cuồng dao động, vô số lá rụng bay lả tả.

"Dừng tay đi!"

Vào lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến.

Vừa nói hết câu, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cả người chấn động, một luồng lực lượng cực mạnh truyền đến từ bên cạnh, quăng hắn lên cao!

Hệ thống lập tức rời đi: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Ngay sau đó, tất cả con mắt của Phệ Hồn Quỷ Mộc chậm rãi khép lại, trong nháy mắt khôi phục thành một gốc hòe lớn bình thường.

Dường như tình cảnh vừa nãy đều là ảo giác.

Ầm!

Bùi Lăng ngã xuống đất, quanh thân lập tức tràn ra huyết quang đang muốn vận khởi Huyết Quỷ độn pháp chạy trốn!

Chỉ là hắn vừa có hành động, giọng nói vừa rồi khẽ ồ lên một tiếng lại phát ra từ trong giếng cổ: "Thần hồn hùng hậu, Tinh Cốt cực phẩm, đạo tâm vững vàng... Không biết là vị thiên kiêu nào của bản môn?"

Bùi Lăng mắt điếc tai ngơ, thậm chí không tiếc hao tổn linh lực, tốc độ bay đột nhiên tăng tốc! Nhưng vừa có hành động, lại cảm thấy dường như mình bị cái gì đó khóa chặt, trong lòng cảm thấy nguy hiểm, lông tóc cả người dựng đứng!

Hắn hơi thay đổi sắc mặt, nhìn sang Lỗ Lục Tường, dừng bước lại, trầm giọng nói: "Tại hạ ngoại môn đệ tử Thánh tông Trịnh Kinh Sơn. Xin hỏi các hạ cũng là đệ tử Thánh Tông?"

"Trịnh Kinh Sơn..." Giọng nói trong giếng cổ hơi trầm ngâm, chợt nói, "Tu vi hơi thấp, thắng ở chỗ tư chất tâm tính tạm được, có tư cách gặp ta."

Lúc đang nói chuyện, xung quanh nổi lên cuồng phong, đầu tiên trong giếng cổ truyền ra tiếng nước róc rách, tiếp theo sôi trào mãnh liệt như sóng to gió lớn.

Bỗng nhiên, tiếng nước ầm vang lao tới miệng giếng!

Chỉ là trong tầm mắt, thứ trào ra khỏi miệng giếng lại không phải nước, mà là tóc xanh rậm rạp.

Giữa đống tóc xanh có một đôi con ngươi đầy oán độc nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đã thấy rất nhiều tóc xanh đột nhiên khép lại, ở nơi đó xuất hiện một nữ tử tóc dài tán loạn.

Dáng người nữ tử này thướt tha, áo đỏ như máu, đi chân đất, đôi chân ngọc tuyết trắng lộ ra ngoài.

Cả khuôn mặt nàng đều bị mái tóc rối loạn che khuất, không thấy rõ tướng mạo, thâm trầm nói: "Chủ nhân cho mời."

Nói xong cung kính đưa tay về phía trong giếng.

Mặc dù vẻ ngoài của nữ tử áo đỏ này quỷ dị chật vật, khí tức lại cực kỳ cường đại.

Ánh mắt quét tới, Bùi Lăng và Lỗ Lục Tường cũng vô thức trở nên nghiêm nghị, bọn họ không dám cự tuyệt, đành phải kiên trì đi đến bên giếng, nhảy xuống.

Vốn tưởng sẽ rơi vào trong nước, nhưng sau khi rơi xuống, trước mắt đột nhiên choáng váng, hai người lại xuất hiện ở trong một vườn hoa trà đầy sức sống.

Trong vườn hoa có cỏ cây sum suê, bên góc còn có một hồ nước nho nhỏ, một bụi hoa thủy tiên nổi lên trên mặt nước, bên trên dựng một giàn trồng hoa, Tường Vi màu hồng phấn bò đầy giàn. Tường Vi đang độ nở rộ, cánh hoa rơi xuống đầy hồ, thoạt nhìn lại có cảm giác khác.

Trên hành lang cách đó không xa có đặt một chiếc giường mềm.

Bình phong tám cánh ở sau lưng điêu khắc nhân vật sơn thủy khảm dạ minh châu đá cẩm thạch, hai bên bày biện bàn nhỏ, bình mai, đèn cung đình tơ xanh Hải Đường đủ loại.

Trong bình cắm hai sợi lông đuôi không biết là của tước điểu gì, vẻ ngoài xám tro nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng chói mắt.

Một tu sĩ áo bào màu đen đang nằm ở trên giường êm.

Vô số sợi tơ màu đỏ duỗi ra từ giữa hư không, trói buộc đầy người.

Hắn ta búi một cái đạo kế, chặn ngang một cây ngọc trâm hoa văn cây trúc khuôn mặt gầy gò lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

"Hàn Tư Cổ sư huynh?!" Nhìn thấy hắn ta, con ngươi Lỗ Lục Tường đột nhiên nhiên co rụt lại, kêu lên.

Bùi Lăng nghe vậy giật mình, trên đường đến hắn từng nghe về tên tuổi của Hàn Tư Cổ, chính là thiên tài đệ nhất trăm năm qua của Hàn gia, vào mười năm trước cũng là đệ tử thiên tài số một của ngoại môn Thánh tông.

Chỉ là mười năm trước mất tích vì tìm kiếm Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, lại không ngờ đối phương chẳng những không chết, hơn nữa không biết đã về Hàn gia từ lúc nào!

Hàn Tư Cổ không hề quan tâm vẻ hoảng sợ của Lỗ Lục Tường, chỉ nhìn Bùi Lăng, chậm rãi nói: "Lấy tuổi tác căn cốt tâm tính của ngươi, Trúc Cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là, dù Nhân Đạo Trúc Cơ đơn giản nhất, lại có phần tự phá hủy tiền đồ của ngươi; Địa Đạo Trúc Cơ cũng là phung phí của trời; chỉ có Thiên Đạo Trúc Cơ mới có thể phát huy hoàn toàn tiềm năng của ngươi, sau này sẽ giúp ngươi có tư cách tiếp tục leo lên đại đạo."

"Đều là đệ tử Thánh tông, ta cũng không muốn nói nhiều."

"Các ngươi làm một việc cho, ta truyền Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho các ngươi!"

Vốn Lỗ Lục Tường còn nghi ngờ không yên, nghe vậy đôi mắt sáng lên.

Bùi Lăng lại khẽ nhíu mày, bây giờ đúng là Hàn thị sơn trang có một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, nhưng đó là ở từ đường Hàn thị.

Chỗ kia rất nguy hiểm, ngay cả Trương Thạc Luyện Khí tầng chín cũng không có chút sức phản kháng nào đã bị đẩy vào phía sau bức rèm che, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần.

Chương 203: Hàn Tư Cổ (2)

Hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào để thoát thân, Lỗ Lục Tường đã hỏi: "Hàn sư huynh, mười năm trước Vạn Hủy hải xuất hiện cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ, thật sự bị ngươi cướp vào tay sao?"

"Thế nhưng, ngươi đã trở lại Hàn gia, vì sao Hàn gia còn diệt môn?"

"Hơn nữa Hàn sư huynh đã tọa trấn ở giếng cổ, vì sao còn ra tay với đồng môn?"

Hàn Tư Cổ lạnh lùng nhìn Lỗ Lục Tường, bình tĩnh hỏi lại: "Từ khi nào Thánh tông lại có quy định đệ tử đồng môn nhất định phải đồng tâm hiệp lực?"

Lỗ Lục Tường lập tức nghẹn lời.

Đương nhiên nàng không phải ngốc thật, chỉ muốn thăm dò suy nghĩ của Hàn Tư Cổ chút thôi.

Lại không ngờ vị sư huynh này ngay thẳng như thế.

Hàn Tư Cổ cũng không để ý tới nàng, vội nói tiếp: "Năm đó có rất nhiều thiên kiêu tranh phong ở Vạn Hủy hải, mặc dù ta may mắn thắng được, nhưng cũng bị thương không nhẹ! Ta tu Huyết Hà kiếm pháp, muốn khôi phục thì không có thuốc bổ nào tốt hơn tinh huyết tinh hồn của tu sĩ!"

"Tình nghĩa đồng môn chỉ là chuyện cười ở Thánh tông!"

"Hiện tại ta không giết các ngươi, là vì các ngươi có thể làm việc cho ta!"

Nghe đến đó, trong lòng Bùi Lăng lại thấy rất đúng, trong tông môn nham hiểm này, tình nghĩa đồng môn không quan trọng, thứ đáng tin nhất vẫn là lợi ích.

Chỉ cần Hàn Tư Cổ này có nhu cầu với bọn họ, vậy bọn họ tạm thời không gặp phải nguy hiểm.

Hắn lập tức hỏi: "Hàn sư huynh, không biết ngươi muốn chúng ta làm việc gì?"

Hàn Tư Cổ hơi mỉm cười: "Thiên Đạo Đạo Cơ, Chú Quỷ tranh đạo, ta muốn các ngươi đến bảo khố Hàn thị, tìm về phi kiếm bản mệnh – Huyết Hà kiếm giúp ta!"

...

Cùng lúc đó, từ đường Hàn thị.

Thế giới xám trắng sau bức rèm che.

Tất cả cảnh vật đều như bịt kín một lớp che tù mù, chỉ có sợi tơ màu đỏ quấn quanh người Hàn Tư Cổ xinh đẹp ướt át.

Bầu không khí như dừng lại.

"Sư huynh đã cần chúng ta ra tay, nhưng không biết vì sao bốn đội đồng môn trước đều táng thân ở đây?" Dường như Đường Nam Trai không cảm nhận được áp lực tràn trề truyền đến từ trên người đối phương, trầm giọng hỏi, "Chẳng lẽ thứ sư huynh thật sự cần, là chúng ta táng thân nơi này?"

Hàn Tư Cổ yếu ớt thở dài: "Mặc dù trong đám đồng môn Thánh tông không nói đến tình nghĩa gì đó, nhưng tội gì cố ý tự giết lẫn nhau."

"Những đồng môn kia không chết trong tay ta."

"Hiện tại toàn bộ sơn trang đều bị con Chú Quỷ kia khống chế, đệ tử chết trong sơn trang đều bị con Chú Quỷ nguyền rủa."

"Hơn nữa, không phải trong bốn đội người trước đó có người chạy trốn được sao? Là ta ra tay đưa hắn ra ngoài."

"Chỉ là một mình hắn thì cũng thôi, các ngươi lại là một nhóm người, ta không có sức đưa các ngươi ra ngoài."

"Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhờ cậy các ngươi đối phó Chú Quỷ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã!"

Chú Quỷ... Đường Nam Trai và đồng bạn nhìn nhau, khẽ nhíu mày.

Bọn họ nghĩ từ khi đến Hàn thị sơn trang đã diễn ra một loạt điều khác thường, đám người mất tích khó hiểu ở rừng hoa lê ngoài trang, thế giới trong tranh ở thư phòng gia chủ, oan hồn ở từ đường...

Nếu đây đều do cái gọi là Chú Quỷ gây ra, vậy có thể thấy nó khó giải quyết đến mức nào.

Đường Nam Trai trầm giọng hỏi: "Thực lực Chú Quỷ như thế nào?"

"Có ta đối phó Chú Quỷ rồi, các ngươi không cần quan tâm." Hàn Tư Cổ từ tốn nói, "Việc các ngươi phải làm, là đến bảo khố Hàn thị, mang đến phi kiếm bản mệnh của ta – Huyết Hà kiếm."

Lúc này hoàng hôn đã bao phủ.

Hồ hoa sen.

Vô số tiền giấy lượn vòng bay lả tả như một trận mưa rào.

Sắc mặt Tiêu Phác tái xanh thu hồi quạt xếp, cách đó không xa, Bạch Huống như một món đồ sứ bị cháy hỏng, trên dưới cả người đầy vết rạn nứt, một lát sau phát ra tiếng "ầm" giòn vang nổ tung, cứ thế tan thành mây khói!

"Ôn sư đệ thế nào?" Hắn ta quay đầu hỏi.

Lục Phục Giang ở cách đó không xa khẽ lắc đầu, thở dài: "Hồn phách đã tán, không sống nổi."

Đổng Thải Vi và An sư muội đứng bên cạnh hắn ta, trên váy áo của hai nữ tử đều có vết máu loang lổ, trên cánh tay của Đổng Thải Vi còn có hai vết thương, vẻ ngoài nhếch nhác. Nam tu duy nhất còn sống sót cũng vết máu đầy người, vẫn chưa hết sợ hãi.

"Đã..." Tiêu Phác đang muốn mở miệng, không ngờ ánh trăng giữa không trung đột nhiên ngưng tụ thành một cột sáng, chiếu xuống mặt ao cách đó không xa.

Tình cảnh này chỉ xuất hiện trong thời ngắn, lại khôi phục như thường.

Nhưng ngay sau đó, hồ máu đen vốn tràn đầy chân cụt tay đứt đột nhiên không gió mà bay, chẳng mấy chốc một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở mặt nước.

Đám người giật mình, Đổng Thải Vi chợt nghĩ ra điều gì đó, buột miệng nói: "Chẳng lẽ là bảo khố..."

Nàng còn chưa nói hết câu cứ thế ngừng lại, nhìn đồng bạn xung quanh, trong mắt đều là vẻ mong chờ và vui mừng.

Vòng xoáy càng lúc càng lớn, gần như khuấy đảo toàn bộ hồ hoa sen, lực hút mạnh mẽ khiến ống tay áo của đám người Tiêu Phác bay lên phần phật.

Không lâu sau, ở trung tâm lộ ra chút vết tích, hình như là cửa lớn của bảo khố, thấy tình hình này, bọn họ đang muốn phi thân xuống xem xét, ai biết trong vòng xoáy đột nhiên sáng lên một vòng huyết quang.

Sau đó một đạo kiếm quang sắc bén vô song hung hăng chém về phía đình giữa hồ!

Chương 204: Chủ nhân tốt nhất trên thế giới

Kiếm quang lộ ra huyết khí rào rạt, như sông máu cuốn ngược.

Đám người Tiêu Phác hoảng sợ, căn bản không kịp suy nghĩ, chỉ có thể điên cuồng né tránh theo bản năng.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Một thanh huyết kiếm không người khống chế đang liên tục chém ba kiếm ngay lúc nguy cấp, mới nhảy lên giữa không trung, yên tĩnh tắm rửa ánh trăng.

"An sư muội!" Dù sao Tiêu Phác và Lục Phục Giang cũng là Luyện Khí tầng chín, vào lúc mấu chốt dùng đủ loại thủ đoạn mạo hiểm chạy thoát, Lục Phục Giang còn liều mạng bị thương, kéo Đổng Thải Vi một phát, giúp nàng may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

Chỉ là nam tu và An sư muội trong đội ngũ không may mắn như vậy.

Cả người nam tu bị cắt gọn gàng thành mấy miếng vết cắt bóng loáng, rơi đầy đất. An sư muội thì bị chém nghiêng một cái, một trái một phải chia ra hai bên đình giữa hồ, rất nhiều máu nóng bắn tung tóe đầy đầu Đổng Thải Vi.

Sinh mệnh lực của tu sĩ cường thịnh hơn xa phàm nhân, nam tu chết ngay tại chỗ, An sư muội vẫn có thể động đậy, nàng đưa tay về phía Đổng Thải Vi, trong đôi mắt bắt đầu tan rã tràn đầy khát vọng muốn sống.

Đổng Thải Vi không khỏi đau đớn, "Sư muội..."

Nàng siết chặt nắm đấm, đè xuống cảm xúc dâng trào trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung.

Chỉ thấy toàn thân chuôi huyết kiếm này màu đỏ tía, như vết máu khô cạn, trên thân kiếm quanh quẩn mùi hương máu tanh nồng đậm, nhìn kỹ lại như còn có ngàn vạn oan hồn bị quấn vào trong, phát ra tiếng gào thét im lặng. Vào lúc này, vòng xoáy trong ao đã sớm lắng lại, máu đen biến mất, chỉ còn lại hồ nước trong veo, gợn sóng lăn tăn, soi chiếu thân kiếm.

Sắc mặt Tiêu Phác tái nhợt, truyền âm nói: "Chia ra trốn!"

Còn chưa dứt lời, quanh người hắn ta tràn ra huyết quang, không ngờ trực tiếp vận dụng Nhiên Huyết đại pháp để chạy trốn.

Chỉ là Lục Phục Giang vừa túm lấy Đổng Thải Vi, còn chưa kịp hành động, thân kiếm trên mặt ao đột nhiên vọt lên, một hóa mười mười hóa trăm, trong nháy mắt hình thành một tòa kiếm trận kiếm khí dày đặc, bao bọc vây quanh ba người.

Lục Phục Giang thay đổi sắc mặt, Tiêu Phác cũng lập tức dừng bước, mới tránh khỏi kết quả bị kiếm trận chặt thành thịt băm.

Hai người nhìn nhau, còn chưa nghĩ ra cách đối phó, huyết kiếm kia đột nhiên hơi động đậy, trên chuôi kiếm đột nhiên mở ra một tròng mắt màu đỏ ngòm, phát ra giọng nói trong trẻo của thiếu niên: "Các ngươi không phải người Hàn thị, ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào nơi đây?"

"Tiền bối, chúng ta..." Tiêu Phác nghe vậy đang muốn thỉnh tội, huyết kiếm lại nói tiếp: "Người tự tiện xông vào bảo khố Hàn thị đều phải chết! Thế nhưng, nể mặt bây giờ ta có việc muốn các ngươi đi làm, cũng có thể để các ngươi lấy công chuộc tội."

"Còn xin tiền bối phân phó!" Vào lúc này, tất nhiên ba người Tiêu Phác không dám cò kè mặc cả, lập tức khom người cung kính nói.

Huyết kiếm hơi hài lòng, tiếp tục nói: "Chủ nhân của ta là Hàn Tư Cổ, bởi vì nghe nói gia tộc ngày càng sa sút, vạn dặm xa xôi trở về tọa trấn trong tộc, không ngờ lại bị Chú Quỷ nhân cơ hội ra tay, đến mức trong trang xảy ra biến cố... Ta muốn các ngươi tìm ra chủ nhân thật sự cho ta, giúp đỡ hắn chém giết Chú Quỷ, thành tựu Thiên Đạo Đạo Cơ!"

Thiên Đạo Đạo Cơ...

Ba người nghe vậy, đều lộ ra vẻ chấn động. Tiêu Phác hơi híp mắt lại, không nhịn được hỏi: "Hóa ra cơ duyên ở Vạn Hủy hải vào mười năm trước, lại rơi vào trong tay Hàn Tư Cổ Hàn sư huynh?"

"Xin hỏi... Các hạ." Trước đó không biết thân phận huyết kiếm này, ba người còn gọi là tiền bối.

Nếu bây giờ đã biết là đồ của Hàn Tư Cổ, lúc này Lục Phục Giang cũng nói, "Bây giờ Hàn sư huynh đang ở đâu? Dù sao thiên hạ rộng lớn như vậy, nếu không biết chỗ của sư huynh, nên tìm kiếm như thế nào? Hơn nữa, lúc Hàn sư huynh rời khỏi tông môn, chúng ta còn là người tầm thường, chưa từng tận mắt thấy sư huynh..."

Huyết kiếm không nhịn được cắt ngang: "Chủ nhân ở ngay trong sơn trang này, chỉ là tu vi, kiếm ý của Chú Quỷ và hắn đều không có gì khác nhau... Mẹ nó, lão tử là kiếm linh cũng không phải người, nhìn nhân loại các ngươi đều thấy hai con mắt một cái miệng, khác nhau ở chỗ nào? Lúc trước đều dựa vào khế ước bản mệnh và kiếm ý để phân biệt chủ nhân. Kết quả Chú Quỷ vừa xuất hiện, nhiều năm qua lão tử vẫn không làm rõ được ai mới là chủ nhân thật sự, nếu tùy tiện ra tay, chẳng may giết nhầm chủ nhân thì phải làm thế nào cho phải!"

"Xin hỏi các hạ, tính tình Hàn sư huynh như thế nào, có sở thích gì không?" Đổng Thải Vi suy nghĩ, trầm giọng hỏi.

"Chủ nhân nhà ta tính tình ôn hòa đôn hậu, thương yêu nhỏ yếu, vô cùng tốt bụng." Huyết kiếm nói, "Ta còn nhớ rõ, lúc trước ta mới sinh linh trí vô cùng yếu đuối, là chủ nhân không ngại vất vả, không sợ gian nguy, không để ý sống chết, tàn sát ba thôn trấn ngay trong đêm, kiếm hơn vạn sinh linh làm huyết thực cho ta, mới giúp ta còn tồn tại, chứ không giống một lô binh khí cùng ra đời khác, bởi vì huyết thực không đủ, dần suy yếu tiêu vong."

"Khi đó tu vi của chủ nhân cũng không cao, một thôn trấn trong số đó có tu sĩ cùng thực lực với chủ nhân. Chủ nhân khó khăn đấu với hắn một trận, nguy hiểm nhưng vẫn sống sót, sau khi thắng thảm trên người đầy thương tích, cả bộ áo bào như vừa vớt ra khỏi vũng máu."

Chương 205: Tình lữ phải chết! (1)

"Ngay cả như vậy, chủ nhân vẫn gắng gượng chống đỡ giết cả một thôn trấn, lại dẫn ta đến chỗ hẻo lánh, mới yên tâm ngất đi..."

"Từ khi ta sinh ra đến nay, chủ nhân ăn gió nằm sương, bớt ăn bớt mặc lại chưa từng để ta chịu thiệt thòi."

"Dù cả tộc Hàn thị là người thân của chủ nhân, trong suy nghĩ của chủ nhân, cũng không quan trọng bằng ta!"

Huyết kiếm nói đến đây, giọng nói đầy thương cảm, "Đáng tiếc Chú Quỷ xảo trá, tự biết không phải là đối thủ của ta và chủ nhân, lại ngụy trang thành chủ nhân lừa gạt ta."

"Cũng không biết những ngày qua chủ nhân thế nào."

"Có sống tốt không, có chịu thiệt thòi không... Chủ nhân là kiếm tu, không có ta ở bên cạnh sẽ khiến thực lực giảm mạnh, chỉ sợ có nhiều điều bất tiện."

"Về phần sở thích..."

Huyết kiếm trầm ngâm xuống, nói rất chắc chắn, "Sở thích của chủ nhân là chăm sóc ta thật tốt."

Ba người: "..."

Tiêu Phác thở dài, yếu ớt nói: "Các hạ, chúng ta đã hiểu rõ Hàn sư huynh ôn hòa tốt bụng, mời mở kiếm trận ra, chúng ta đi tìm Hàn sư huynh cho người thì thế nào?"

"Các ngươi tưởng ta ngu sao?" Huyết kiếm khinh thường nói, "Sau khi mở kiếm trận ra, các ngươi đi thẳng một mạch thì làm sao bây giờ? Các ngươi đã có ba người, vậy hai người ở lại làm con tin, một người đi tìm là được! Lão tử không muốn ra tay với các ngươi, chỉ cần xác nhận ai là chủ nhân giúp lão tử thôi!"

Thân kiếm nhẹ điểm giữa không trung, "Ai ở lại, ai đi tìm?"

Ba người nghe vậy giật mình, đột nhiên Lục Phục Giang và Đổng Thải Vi đồng thanh nói: "Ta ở lại!"

Lục Phục Giang nghiêng đầu nhìn Đổng Thải Vi, còn chưa kịp khuyên nhủ, Đổng Thải Vi đã vội nói tiếp: "Các hạ, ta ở lại, để Lục sư huynh đi tìm Hàn sư huynh. Lục sư huynh có tu vi cao nhất, nhất định có thể càng nhanh chóng tìm ra Hàn sư huynh cho ngươi!"

"Đổng sư muội, ngươi đi đi." Lục Phục Giang thở dài ở trong lòng, nói, "Nữ tu các ngươi cẩn thận, sẽ dễ phát hiện ra hơn."

"Các hạ, Lục sư đệ và Đổng sư muội là một đôi có tình cảm với nhau, nếu tách bọn họ ra, khó tránh khỏi hơi không ổn." Tiêu Phác thấy thế, không chút khách sáo nói, "Cứ để ta đi tìm đi."

Hình như huyết kiếm cân nhắc một chút, chợt nói: "Có lý, đã vậy, vậy hai nam tu các ngươi ở lại, nữ tu kia đi tìm một mình!"

Tiêu Phác: "???"

Lục Phục Giang: "???"

Ngay cả Đổng Thải Vi cũng sợ hãi, vô thức hỏi: "Các hạ đây là?"

"Lão tử đã thấy nhiều người có tình cảm rồi." Huyết kiếm tùy ý nói, "Thế tục có nói, nam phải lòng nữ còn dứt ra được; nữ phải lòng nam lại không dứt ra được. Bắt nam nhân này lại, chưa chắc nữ nhân kia đã nỡ rời đi, nếu giữ lại nữ nhân, dù nam nhân kia có tình sâu nghĩa nặng, chỉ sợ vừa rời khỏi kiếm trận đã chạy nhanh hơn bất kỳ ai!"

"Về phần ngươi, ngươi không phải người có tình cảm giống bọn họ, thả ngươi ra ngoài, ngươi còn có thể chuyên tâm làm việc cho lão tử sao?"

Tiêu Phác thầm nôn một ngụm máu, cười nói: "Các hạ, Lục sư đệ không phải người như thế, trên đường đi đều là hắn quan tâm Đổng sư muội."

Đổng Thải Vi cũng khẽ gật đầu.

Mặc dù nàng đã nhận ra tầm quan trọng của thực lực bản thân, nhưng dù sao cũng thật lòng ái mộ Lục Phục Giang, lúc này lại thật lòng thật dạ hy vọng người rời khỏi kiếm trận là Lục Phục Giang.

"Điều này thì có gì?" Huyết kiếm lại nói, "Lúc hắn cứu nữ tu này, chẳng phải bản thân cũng không bị sao hết à? Năm đó lão tử đi theo chủ nhân đã nhìn thấy quá nhiều kiểu sáo lộ này rồi, chủ nhân dùng chiêu này, lừa gạt không được một trăm cũng có tám mươi nữ nhân. Lúc bình thường dỗ dành cưng chiều thì cũng thôi."

"Vào lúc quan trọng, đừng nói mặc kệ, có khi còn tự tay làm thịt biến thành huyết thực cho lão tử."

"Lão tử hiểu quá rõ đám nam tu các ngươi đang suy nghĩ cái gì!"

"Đừng nghĩ lừa gạt lão tử!"

"Dù sao thoạt nhìn tư chất của nữ tu này không chênh lệch với hai người các ngươi là bao, đều chẳng ra sao cả. Hai người các ngươi đều có tu vi Luyện Khí tầng chín, nàng cũng chỉ có Luyện Khí tầng tám, chắc chắn là chỉ nghĩ tình yêu trai gái, không hề chuyên tâm tu luyện."

"Giữ các ngươi lại, để nàng đi làm việc, còn có chút đáng tin!"

Lục Phục Giang: "..."

Đổng Thải Vi: "..."

"Các hạ." Tiêu Phác còn muốn tranh thủ một chút, hắn ta không muốn ở lại chờ chết, "Tình cảm trên thế gian không phải chỉ có tình cảm nam nữ, hơn nữa tình cảm của ta và Lục sư đệ như huynh đệ, còn hơn cả huynh đệ ruột thịt..."

Huyết kiếm cười ha ha một tiếng, nói: "Tình huynh đệ? Huynh đệ để lấy ra bán!"

Tiêu Phác chưa từ bỏ ý định, lại nói: "Thế nhưng tu vi của Đổng sư muội khá thấp, bây giờ Hàn thị sơn trang lại không yên ổn, một mình nàng ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải chậm trễ việc các hạ tìm kiếm Hàn sư huynh sao?"

"Nếu các hạ không tin tưởng ta, ta có thể lập lời thề tâm ma!"

Huyết kiếm nói: "Bây giờ xung quanh sơn trang còn có những người khác, nếu nàng một đi không trở lại, ta sẽ làm thịt hai người các ngươi thành huyết thực trước, sau đó lại chọn người tìm chủ nhân giúp ta."

Mẹ nó, huyết kiếm này bảo Đổng Thải Vi còn đáng tin hơn hai người, không phải đang nói linh tinh à, mục đích thật sự là nhìn trúng nhục thân cường đại của hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng chín, là huyết thực chất lượng tốt?

Chương 206: Tình lữ phải chết! (2)

Đến lúc đó Đổng Thải Vi có thể tìm chủ tử cho nó là tốt nhất, không tìm được, nó cũng có thể bồi bổ một phen?

Trong lòng Tiêu Phác nặng nề, còn muốn nói gì nữa, đã thấy kiếm trận bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, ngay sau đó Đổng Thải Vi cảm thấy một luồng lực lượng cực mạnh quăng mình lên.

Lúc nàng hạ xuống, đã ở bên bờ hồ.

Kiếm trận lại đóng chặt, huyết kiếm vừa hấp thu ánh trăng ôn dưỡng bản thân, vừa tùy ý nói: "Chủ nhân từng nói, nhân loại các ngươi nhiều thủ đoạn, nếu ta gặp chuyện gì đừng cho các ngươi quá nhiều thời gian, tránh để lật thuyền trong mương. Ta cho ngươi ba buổi tối, không thể dẫn chủ nhân trở về, sẽ biến thành huyết thực cho ta, hiểu rõ chưa?"

Đổng Thải Vi thở sâu, nặng nề nói: "Hiểu rõ!"

Nàng nhìn chằm chằm đình giữa hồ bị kiếm trận bao bọc, không dám ở lại quá lâu, nhanh chóng rời đi.

...

Vào lúc này, trong đình viện dưới giếng cổ sau núi.

Bùi Lăng trầm giọng hỏi: "Xin hỏi Hàn sư huynh, bảo khố Hàn gia ở đâu? Phi kiếm bản mệnh Huyết Hà kiếm của ngài có ký hiệu gì không?"

"Bảo khố Hàn thị nằm ở dưới đáy hồ sen." Hàn Tư Cổ từ tốn nói, "Chỉ đến khi ánh trăng ngưng chiếu vào mỗi đêm, mới có thể mở ra. Lúc trước Huyết Hà kiếm phụng mệnh trấn thủ bảo khố. Ngươi đến đình giữa hồ, chờ đến lúc bảo khố xuất hiện, tất nhiên có thể gặp được nó."

"Nếu Hàn sư huynh biết chỗ Huyết Hà, vì sao không tự đi lấy?" Bùi Lăng nghi ngờ hỏi.

Hàn Tư Cổ lặng lẽ nói: "Thất Sát trấn mệnh, ta không thể rời khỏi nơi đây. Nếu không, ngươi nghĩ đám người các ngươi tự tiện xông vào Hàn thị sơn trang ta, còn có thể sống sót sao?"

Thất Sát trấn mệnh?

Chẳng lẽ là yêu cầu của Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp?

Bùi Lăng âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại hỏi: "Nhưng ta thấy trước mặt sư huynh còn có Hồng Y cô nương và Phệ Hồn Quỷ Mộc hầu hạ, chẳng lẽ bọn chúng cũng không thể rời khỏi nơi đây?"

Nếu vậy, đây lại là một tin tức tốt, đợi lát nữa sau khi ra ngoài, hắn lập tức bỏ trốn, sau đó có xảy ra chuyện gì cũng không tới gần nơi đây nửa bước.

"Nếu bọn chúng rời khỏi nơi đây, có khả năng sẽ bị Chú Quỷ mê hoặc." Hàn Tư Cổ như cười mà không phải cười nhìn hắn, "Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể bỏ trốn được, cũng có thể thử một lần xem sao."

"Sư huynh coi ta là loại người như thế nào." Bùi Lăng lập tức nói, "Sư huynh là thiên kiêu ngoại môn của Trọng Minh tông ta, mặc dù thời gian ta nhập tông không dài, nhưng uy danh của sư huynh lại như sấm bên tai! Bởi vì cái gọi là, nghe danh không bằng gặp mặt, có thể tận mắt thấy phong thái của sư huynh, tưởng tượng năm đó sư huynh oai phong huyết hà cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ, quả là may mắn của ta!"

"Bây giờ may mắn được sư huynh sai khiến, ta vui còn không kịp, sao có thể bỏ trốn?"

"Còn xin sư huynh yên tâm, đợi lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ tìm lại Huyết Hà kiếm cho ngươi!"

"Tư chất của ngươi không tệ, cũng là người thông minh." Vẻ mặt Hàn Tư Cổ hơi dịu đi, khẽ gật đầu, nói, "Vậy ta cũng không cần nói nhảm nhiều, nữ tu này ở lại, ngươi đi tìm phi kiếm bản mệnh cho ta, ta truyền Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho ngươi, lại để hai người các ngươi rời khỏi trang."

Nói xong, không đợi Bùi Lăng nói gì nữa, phẩy tay áo một cái, một chùm tơ huyết sắc đột nhiên tróc ra từ trên người hắn ta, nhanh chóng cuốn lấy thân thể Bùi Lăng. Cùng lúc đó, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như hoa trong gương trăng trong nước, lay động một hồi.

Chờ hắn nhìn lại, đã quay về phía dưới Phệ Hồn Quỷ Mộc.

Phát hiện thân cây Phệ Hồn Quỷ Mộc ngo ngoe muốn động, dường như lại định mở mắt ra nhìn mình, Bùi Lăng không hề chậm trễ vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, nhanh chóng trốn thật xa.

Từ đường Hàn thị, thế giới xám trắng sau bức rèm che.

Hàn Tư Cổ nói: "Chú Quỷ đánh cắp khí tức kiếm ý của ta, khiến Huyết Hà kiếm không thể phân biệt chủ nhân chân chính. Việc ngươi cần làm là tìm tới Huyết Hà, thuyết phục nó tin tưởng ta mới là chủ nhân chân chính của nó."

"Hàn sư huynh, nhưng không biết bảo khố Hàn thị sơn trang ở đâu?" Đường Nam Trai khẽ nhíu mày, nói, "Bây giờ chúng ta mới chỉ đi qua thư phòng còn có từ đường, chưa đặt chân đến nơi khác, nếu tìm kiếm bảo khố làm chậm trễ việc sư huynh..."

Hàn Tư Cổ ôn hòa nói: "Bảo khố ở dưới đáy hồ sen dưới đáy, đến đêm mới có thể mở ra. Bây giờ phi kiếm bản mệnh của ta đang trấn thủ bảo khố. Sau khi ngươi đến đó, chờ đến lúc bảo khố mở ra, tất nhiên sẽ thấy nó."

"Nếu sư huynh đã biết, vì sao không tự đi?" Đường Nam Trai giật mình, vô thức thử dò xét.

"Tất nhiên ta có lý do của ta." Hàn Tư Cổ nói, "Tóm lại chuyện này không hề khó khăn với ngươi, một mình ngươi đi nhanh về nhanh, những người khác ở lại nơi này, ta che chở bọn họ giúp ngươi."

Đường Nam Trai vô thức từ chối: "Ta xin nhận ý tốt của Hàn sư huynh, chỉ là sư huynh đệ tỷ muội chúng ta luôn cùng nhau hành động..."

"Phi kiếm bản mệnh của ta đã bị ta chiều hư, tính tình hơi kiêu ngạo." Hàn Tư Cổ nghe vậy hơi mỉm cười, nói, "Tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường chỉ là sâu kiến trong mắt nó. Nó sẽ không giao lưu với sâu kiến. Nếu những sư đệ sư muội này đi chung với ngươi, cũng chỉ chịu chết thôi."

Chương 207: Tụ hợp

"Đến lúc đó, nhớ kỹ cẩn thận một chút, sau khi đỡ được ba kiếm của nó, mới có cơ hội nói chuyện với nó."

"Nếu không nó chỉ coi ngươi là huyết thực tự đưa đến cửa, hiểu rõ chưa?"

Đường Nam Trai thầm than thở, ôm quyền nói: "Vâng!"

Ánh mắt của hắn ta đảo qua đám người Lâm Lung, trầm giọng căn dặn, "Các ngươi ở lại nơi này hầu hạ Hàn sư huynh thật tốt, ta đi một chút sẽ về."

Còn chưa nói hết câu, Hàn Tư Cổ hơi đưa tay ra, mấy chục sợi tơ huyết sắc đột nhiên cuốn về phía thân thể của hắn ta, nhanh chóng cuốn lấy Đường Nam Trai.

Sợi tơ này cực kỳ lạnh lẽo, lại không ảnh hưởng đến hoạt động của hắn ta.

Trong lòng Đường Nam Trai kiêng dè, lúc này cũng không dám làm việc thừa thãi, thi lễ với Hàn Tư Cổ, chợt cảm thấy trong đầu choáng váng, đợi đến khi tỉnh táo lại, cả người đã đứng ở trước rèm châu.

Hắn ta kiêng dè quay đầu nhìn rèm châu, không dám ở lại lâu, vội vàng xuống núi.

...

Sau khi chạy khỏi sau núi, Bùi Lăng lập tức vung đao chém về phía sợi tơ huyết sắc, chỉ là lưỡi đao lại không hề bị ngăn cản mà xuyên qua sợi tơ, dường như những sợi tơ này căn bản không tồn tại trước mặt Yếm Sinh Đao sắc bén.

Hắn lại thôi động Hàn Tủy Hỏa đi đốt, nhưng vẫn không thể chạm đến những sợi tơ này.

Trong lòng Bùi Lăng hơi trầm xuống, hắn căn bản không tin tưởng Hàn Tư Cổ, không nói đến tình nghĩa đồng môn chỉ là câu chuyện cười ở Thánh tông, nếu thật sự đi tìm Huyết Hà kiếm về cho đối phương, một khi đối phương thành Thiên Đạo Đạo Cơ, sao có thể để chia sẻ Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho vị sư đệ mới gặp lần đầu tiên được lợi, hơn nữa hắn còn mưu đồ bảo khố Hàn thị sơn trang?

Không trở tay giết hắn và Lỗ Lục Tường mới là lạ.

Hơn nữa theo lời nói của Hàn Tư Cổ, sở dĩ Huyết Hà kiếm không ở bên cạnh hắn ta, là vì không phân biệt được hắn ta và Chú Quỷ ai mới là chủ nhân.

Đã vậy, ai biết người mà hắn gặp phải là Hàn Tư Cổ thật, hay là Chú Quỷ giả trang?

Mặc dù hắn không rõ Chú Quỷ là cái gì, nhưng chỉ nhìn tên cũng biết không phải người lương thiện.

Kế sách hiện tại, không phải tìm phi kiếm bản mệnh rác rưởi cho Hàn Tư Cổ, mà là nghĩ cách tăng thực lực lên!

"Bảo khố Hàn thị..." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Trước tiên phải tiến vào bảo khố!"

Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ bay.

...

Rời khỏi hồ sen, trong chốc lát Đổng Thải Vi không biết nên đi đâu tìm Hàn Tư Cổ.

"Sáu trận nhãn, đã đi chính đường và diễn võ trường." Nàng cắn môi, nhanh chóng suy nghĩ, "Thư phòng cũng không có... Chỉ còn lại từ đường và giếng cổ."

Nếu hai chỗ này cũng không có, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm trong trang viên rộng lớn như mò kim đáy biển.

Chỉ là căn cứ theo suy đoán trước đó, Trương Thạc thất bại ở từ đường, đội ngũ của Quản Tuyết Nhị thất bại ở giếng cổ, hiển nhiên hai nơi này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả tu sĩ Luyện Khí tầng chín cũng khó tự vệ.

Nàng chỉ là Luyện Khí tầng tám, đến đó chẳng phải chịu chết sao?

Nhưng nghĩ tới Tiêu Phác và Lục Phục Giang còn ở trong kiếm trận chờ mình chuộc mạng, Đổng Thải Vi cắn răng một cái, kiên trì đến từ đường.

Vừa đến chân núi, đã thấy Đường Nam Trai đi đến từ phía đối diện.

"Đường sư huynh?" Đổng Thải Vi khẽ giật mình, nhớ lại lời nhắc nhở của Tiêu Phác, nàng vô thức nhìn ra sau lưng trống rỗng của Đường Nam Trai, ngạc nhiên nói, "Ngươi... Vừa rời khỏi từ đường?"

Không phải đội ngũ Đường Nam Trai cũng toàn quân bị diệt ở từ đường chứ?

Nếu vậy, dù nàng không sợ chết, chẳng phải đến đó cũng là đưa đồ ăn sao?

Chờ đã, nàng chỉ cần tìm ra Hàn Tư Cổ, cũng không phải lựa chọn đến từ đường.

Nghĩ tới đây, Đổng Thải Vi đang muốn mở miệng, Đường Nam Trai đã cau mày nói: "Đám người Tiêu Phác đâu? Sao chỉ có một mình ngươi?"

"Tiêu sư huynh và Lục sư huynh gặp phải chút chuyện, để ta đến từ đường tìm hiểu một chút." Đổng Thải Vi nhân cơ hội nói, "Xin hỏi Đường sư huynh, ngươi có thấy Hàn Tư Cổ Hàn sư huynh ở từ đường không?"

Hả?

Đường Nam Trai lập tức híp mắt lại, nói thẳng: "Ngươi gặp Chú Quỷ?"

"Không phải Chú Quỷ!" Đổng Thải Vi nghe vậy thầm thở phào, xem ra Đường Nam Trai thật sự có thu hoạch ở từ đường, như thế mình cũng không cần phải tốn sức, nàng vội vàng nói, "Chúng ta gặp phi kiếm của Hàn Tư Cổ sư huynh."

"Phi kiếm? Có phải Huyết Hà kiếm không?" Suy nghĩ của Đường Nam Trai xoay chuyển, trầm giọng nói, "Ta phụng mệnh Hàn Tư Cổ sư huynh, đang muốn đi tìm nó, nhưng không biết bây giờ nó đang ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp nó!"

...

Trên con đường núi, Bùi Lăng thi triển Huyết Quỷ độn pháp, cả người hóa thành một đạo huyết quang, trong chốc lát đã xuyên thẳng qua khoảng cách cực xa, hạ xuống bên cạnh hồ sen.

Lúc này mặt ao bình tĩnh, nhưng có một thanh huyết kiếm treo cao giữa không trung thỏa thích hấp thu ánh trăng, khí thế bén nhọn, dù chỉ nhìn từ xa, đôi mắt cũng có cảm giác đau nhói.

Bùi Lăng vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng nữa, hắn thầm nghĩ đây là phi kiếm bản mệnh của Hàn Tư Cổ, liền hành lễ nói: "Tại hạ Trịnh Kinh Sơn, phụng mệnh Hàn Tư Cổ sư huynh..."

Xoạt xoạt xoạt!

Còn chưa nói hết câu, huyết kiếm giữa không trung khẽ động, ba đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, bao bọc huyết quang đầy trời, hung hăng chém về phía Bùi Lăng!

Chương 208: Ta là luyện đan sư đệ nhất ngoại môn! (1)

Bùi Lăng không nhịn được hoảng sợ, vận khởi Huyết Quỷ độn pháp lập tức lách qua khe hở của kiếm khí, tránh được đạo kiếm khí thứ nhất; cùng lúc đó, Huyết Sát đao pháp được thi triển đến cực hạn, cố hết sức đẩy đạo kiếm khí thứ hai đi, trong chớp mắt kiếm khí va chạm với lưỡi đao, Yếm Sinh Đao gần như lập tức rời khỏi tay, gan bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, có chất lỏng trào ra thấm ướt chuôi đao Yếm Sinh Đao.

Nhưng hắn không để ý tới những thứ này, nhìn đạo kiếm khí thứ ba đập vào mặt, mặc dù cố hết sức né tránh nhưng vẫn trơ mắt nhìn đối phương xuyên qua xương sườn của mình, để lại một vết máu sâu đủ thấy xương.

Ngay cả Tinh Cốt cực phẩm đã bắt đầu ngọc biến cũng bị sượt qua để lại một dấu vết.

Bùi Lăng bị lực lượng dư thừa của kiếm khí đẩy đi, lảo đảo hai bước nửa quỳ dưới đất, không quan tâm gan bàn tay nứt ra, giữ chặt Yếm Sinh Đao đang định liều mạng, nhưng huyết kiếm không tiếp tục công kích, mà cao giọng nói: "Nói tiếp."

Hắn khẽ giật mình, đúng lúc này có hai bóng dáng một trước một sau xuất hiện cách đó không xa, mấy cái lên xuống đã đến bên hồ, đó là Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi!

Bùi Lăng thấy hai người này, lập tức cảnh giác.

Chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra hành động gì, huyết kiếm giữa không trung khẽ động, không nói lời gì đã đánh ra ba đạo kiếm khí giống hệt vừa rồi!

Đổng Thải Vi hoảng sợ, Đường Nam Trai lại đề phòng từ trước, xoè tay ra, mấy chục tấm phù lục bay lả tả, mặc dù vẫn không chịu nổi một kích khi đối mặt với đạo kiếm khí thứ nhất, liên tục vang lên tiếng vỡ nát, nhưng sau khi bị bọn chúng tiêu hao, cuối cùng vẫn cản trở đồng thời tiêu trừ đạo kiếm khí này.

Nhân cơ hội này, Đường Nam Trai lập tức biến mất ngay tại chỗ, tránh né đạo kiếm khí thứ hai, chỉ là lúc này đối mặt với đạo kiếm khí thứ ba gần ngay trước mắt, hắn ta đã không thể né tránh cũng không định tránh!

Chỉ thấy Đường Nam Trai hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đưa ra, trên nắm đấm hiện ra một vầng sáng màu xám lục quỷ dị, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục quyền! Đạo kiếm khí thứ ba ầm vang tiêu tán, lại nhìn Đường Nam Trai, hai tay máu thịt be bét, không ngừng nhỏ máu tong tỏng.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Hà kiếm giữa không trung, sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng đã trầm xuống.

Chẳng trách Hàn Tư Cổ luôn mồm nói tranh đạo với Chú Quỷ, lại không vội đối phó Chú Quỷ, mà sai người đến lấy chuôi kiếm này.

Phi kiếm bản mệnh của kiếm tu thật mạnh!

Nếu không phải Hàn Tư Cổ đã sớm nhắc nhở, một mình hắn ta đến đây, dù vừa nãy không đến mức chết ngay tại chỗ, sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi lớn.

Nghĩ như vậy, hắn ta lại tùy ý nhìn Bùi Lăng cách đó không xa, không khỏi hơi híp mắt lại: Trước đó tiểu tử này trúng Thực Cốt quyền của mình, lại còn không chết?

Hơn nữa đối phương thoải mái đứng bên hồ... Chẳng lẽ tiểu tử này cũng đỡ được ba đạo kiếm khí của Huyết Hà kiếm?

Suy nghĩ của hắn ta thay đổi thật nhanh, vừa lấy linh lực ngăn chặn thương thế, vừa nói: "Phía trên là Huyết Hà kiếm sao? Tại hạ Đường Nam Trai, phụng mệnh Hàn Tư Cổ sư huynh đến đây..."

"Chúng ta phụng mệnh Hàn Tư Cổ sư huynh đến đây kiểm kê bảo khố, thuận tiện lấy vài thứ cho Hàn sư huynh." Bùi Lăng lập tức cắt ngang lời nói của hắn ta, cao giọng nói.

Đường Nam Trai khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu nói: "Không sai, Hàn sư huynh thật sự nói như vậy."

"?" Đổng Thải Vi cau hàng mày xinh đẹp, vừa nãy trên đường tới đây, Đường Nam Trai còn giải thích qua với nàng, Hàn Tư Cổ sư huynh muốn đối phương giúp đỡ thu hồi phi kiếm bản mệnh, sao hiện tại lại biến thành kiểm kê bảo khố, còn muốn lấy vài thứ?

Dù sao đều là đệ tử Thánh tông, nàng chỉ hơi nghi ngờ cũng lập tức hiểu ra, ánh mắt lóe lên, băn khoăn nhìn qua nhìn lại giữa hai người Bùi Lăng và Đường Nam Trai, như có điều suy nghĩ.

"Chủ nhân muốn các ngươi tới kiểm kê bảo khố? Còn muốn lấy đi một vài thứ?" Huyết Hà kiếm nghi ngờ hỏi, "Các ngươi đều gặp chủ nhân của ta? Hắn ở đâu? Có nhắc đến ta không?"

"Ta gặp Hàn Tư Cổ sư huynh ở giếng cổ sau núi, bây giờ sư huynh đang tọa trấn đáy giếng, không thể rời đi." Bùi Lăng nói, "Sư huynh rất nhớ mong phi kiếm bản mệnh, nhiều lần dặn dò sau khi kiểm kê xong bảo khố, lấy được thứ hắn muốn, chắc chắn phải mang phi kiếm bản mệnh của hắn về."

Đường Nam Trai liếc nhìn hắn, cũng nói: "Ta gặp Hàn Tư Cổ sư huynh ở từ đường Hàn thị, sư huynh cũng ra lệnh cho ta giống với sư đệ. Chỉ là, sư huynh muốn ta mang phi kiếm bản mệnh về từ đường."

Huyết Hà kiếm hừ lạnh một tiếng: "Chủ nhân mà hai người các ngươi nhìn thấy, chắc chắn có một người là Chú Quỷ giả mạo!"

Đường Nam Trai nói: "Nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh giống nhau, cho nên cho dù có người giả mạo, chắc chắn Hàn sư huynh thật muốn kiểm kê bảo khố, lấy dùng một vài thứ."

"... Cho các ngươi thời gian một nén nhang!" Huyết Hà kiếm trầm ngâm một lát, nói, "Nhưng sau khi kiểm tra xong bảo khố, các ngươi nhất định phải nói ai mới là chủ nhân thật, cho ta một lời giải thích!"

Chương 209: Ta là luyện đan sư đệ nhất ngoại môn! (2)

"Nếu lời giải thích khiến ta không hài lòng, ta sẽ làm thịt một người trong số các ngươi, coi như là huyết thực của đêm nay, hiểu rõ chưa?"

Đường Nam Trai và Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng đều nghiêm nghị.

Dù như thế nào, bảo khố đã ở ngay trước mặt, bọn họ cũng không thể lùi bước.

"Nhưng bọn họ chưa từng đến bảo khố Hàn thị, cũng không biết có thể tìm ra thứ mà Hàn sư huynh cần trong thời gian một nén nhang hay không?" Đường Nam Trai và Bùi Lăng đang muốn đi vào, Đổng Thải Vi đột nhiên mở miệng, "Hay là ta đi vào chung với bọn họ, vừa giám sát vừa giúp đỡ cùng tìm?"

Đường Nam Trai và Bùi Lăng nghe lời này, đều nhìn chằm chằm Đổng Thải Vi.

Đổng Thải Vi không để ý bọn họ, chỉ nói với Huyết Hà kiếm: "Hai vị sư huynh thân thiết với ta nhất đều ở trong kiếm trận của ngươi, dù thế nào ta cũng không thể không bỏ mặc bọn họ."

"..." Huyết Hà kiếm trầm ngâm một lát, nói, "Ba người các ngươi đi vào chung, nếu không đi ra trong thời gian một nén nhang, đừng trách ta vô tình!"

Nói xong, trên mặt hồ sen lại xuất hiện vòng xoáy, cánh cửa đi vào bảo khố Hàn thị như ẩn như hiện trong vòng xoáy.

Ba người không cần nghĩ ngợi, lần lượt thả người nhảy xuống.

Rất nhanh bọn họ xuyên qua một lớp bình phong vô hình, tiến vào trong bảo khố.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng chưa thấy rõ tình cảnh trước mắt, hệ thống đã bắt đầu xoát màn hình một loạt: "Leng keng! Kiểm tra ra công pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra luyện đan thuật xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra chế phù thuật xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đúc khí thuật xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra trận pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

Tiếng nhắc nhở dày đặc gần như khiến Bùi Lăng lập tức mất thính giác, hắn cố kìm nén cảm giác khó chịu, ngắm nhìn bốn phía.

Chợt thấy ánh mắt Đường Nam Trai ngưng tụ, nhìn thẳng về phía một chiếc hộp trên kệ cách đó không xa, trên mặt lộ vẻ vui mừng, không chút chậm trễ muốn tiến lên lấy.

Bùi Lăng không chút do dự, quanh người lóe lên huyết quang, Huyết Quỷ độn pháp phát sau mà đến trước, một phát bắt được cái hộp.

"Muốn chết!" Sắc mặt Đường Nam Trai hơi trầm xuống, đánh một quyền về phía Bùi Lăng, khẽ trách mắng, "Buông Xích Tu Đằng xuống!"

Hóa ra thứ trong hộp là Xích Tu Đằng một trong những dược tài của Trúc Cơ Đan!

Bùi Lăng cười lạnh trong lòng, thứ đã vào trong tay mình, sao có thể giao ra? Hắn hóa thành một đạo huyết quang né tránh, rút Yếm Sinh Đao ra, huyết vụ bọc lấy thân đao lập tức bạo khởi, thôi động Huyết Sát đao pháp.

Chỉ là thực lực của Đường Nam Trai mạnh hơn tưởng tượng của Bùi Lăng quá nhiều.

Trước đó, mặc dù Quản Tuyết Nhị, Lục Phục Giang đều là tu sĩ Luyện Khí tầng chín, nhưng Bùi Lăng đánh không lại, dù sao cũng có thể giữ mạng. Đường Nam Trai chỉ đánh hai ba chiêu, Bùi Lăng đã bị đánh cho liên tục bại lui.

Biết mình không phải là đối thủ, trong mắt Bùi Lăng lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm, lòng bàn tay cũng bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, uy hiếp nói: "Đường sư huynh, nếu ngươi dám tiến thêm một bước về phía trước, ta sẽ phá hủy gốc Xích Tu Đằng này!"

"Ngươi đừng làm loạn!" Đường Nam Trai lập tức dừng tay, sắc mặt âm trầm nói, "Ta đã thu thập gần đủ tài liệu của Trúc Cơ Đan, chỉ thiếu một gốc Xích Tu Đằng này. Nếu ngươi giao nó cho ta, mối ân oán Trương Thạc giết sư đệ ta sẽ không liên quan đến ngươi, hơn nữa chờ sau khi Trúc Cơ, ta sẽ làm một việc cho ngươi nhưng không liên quan đến việc sống chết!"

"Nếu không, chính là cố tình ngăn cản tiền đồ của ta!"

"Vậy giữa ta và ngươi là thù hận không chết không thôi."

"Ngươi mới Luyện Khí tầng bảy, dù là thiên tài, cũng phải một thời gian nữa mới đến Trúc Cơ, có đủ thời gian đi tìm phần Xích Tu Đằng tiếp theo, ngươi xác định muốn làm loạn đến mức không thể cứu vãn ở ngay chỗ này sao?"

"Ừm?" Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, chợt nói, "Trùng hợp vậy? Không dối gạt Đường sư huynh, sở dĩ ta chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy lại có thể gia nhập vào đội ngũ của Trương Thạc sư huynh, cũng vì thuật luyện đan của ta là đệ nhất ngoại môn."

"Đã vậy, sao sư huynh có thể đòi Xích Tu Đằng của ta được chứ?"

"Sư huynh nhanh giao số tài liệu khác của Trúc Cơ Đan cho ta, lại giúp ta tìm ra đan phương Trúc Cơ Đan, đến lúc đó ta cam đoan sẽ luyện được Trúc Cơ Đan, chia một phần sư huynh."

Đường Nam Trai giận quá hóa cười: "Tiểu tử, có phải ngươi cảm thấy ta thật sự không làm gì được ngươi hay không?"

"Đường sư huynh, mặc dù Xích Tu Đằng chỉ có một phần, nhưng sau khi luyện chế thành Trúc Cơ Đan lại không phải chỉ có một viên." Bùi Lăng bình tĩnh khuyên nhủ, "Dù sao bây giờ tất cả mọi người không ra được, không bằng thế này đi, ta giữ Xích Tu Đằng trước. Đợi lát nữa rời khỏi bảo khố, tìm một nơi yên tĩnh, ta có thể luyện đan ngay tại đây chứng minh cho sư huynh xem."

"Đến lúc đó, nếu sư huynh còn cảm thấy không yên tâm giao Trúc Cơ Đan cho ta luyện, vậy ta không nói hai lời, lập tức hai tay dâng Xích Tu Đằng lên!"

Chương 210: Bảo khố Hàn thị

"Bây giờ Huyết Hà kiếm đang treo cao ở bên ngoài, lại chưa kiểm kê bảo khố, thời gian một nén nhang chỉ trong chớp mắt, chẳng lẽ sư huynh thật sự muốn mặc kệ mọi chuyện vì một gốc Xích Tu Đằng?"

Sắc mặt Đường Nam Trai âm trầm, mãi không nói gì.

Lúc này, đôi mắt Đổng Thải Vi đảo quanh, tiến lên khuyên nhủ: "Đường sư huynh, theo ý ta, Bùi Lăng nói có lý, sở dĩ mọi người cùng lừa gạt Huyết Hà kiếm tiến vào bảo khố Hàn thị, không phải vì nhân cơ hội vơ vét một khoản sao? Đây là gia tộc suýt nữa có tu sĩ Kết Đan đấy."

"Trong trăm năm qua, ngoại trừ Hàn sư huynh thì bọn họ cũng không có con cháu xuất sắc gì."

"Có lẽ còn rất nhiều thứ tốt do lão tổ tông để lại, biết đâu còn có thứ tốt hơn Xích Tu Đằng thì sao?"

"Cần gì vì nhỏ mất lớn? Không bằng đồng tâm hiệp lực, trước tiên lừa gạt Huyết Hà kiếm, chờ sau khi trời sáng lại bàn bạc nên phân chia như thế nào."

Đường Nam Trai không biết việc Bùi Lăng bị tặng đạo lữ mới, nghe vậy hơi suy tư, cũng đành xoay người đi tìm những thứ khác.

Ngược lại Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhìn nữ tu này.

Đúng là đệ tử đi ra từ tông môn nham hiểm, vừa nãy mới giảng hòa xong, bây giờ đâu còn nhận ra giữa hai người có thù hận?

Đổng Thải Vi chú ý tới ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nhìn thoáng qua hắn, sau đó nhanh chóng đi đến trước giá đỡ cách đó không xa, không ngừng tìm kiếm.

Mặc dù bảo khố Hàn thị xây dựng ở dưới hồ sen, lại chiếm diện tích rất rộng lớn.

Nóc nhà cao khoảng mấy trượng, phía trên khảm từng viên dạ minh châu lớn cỡ nắm đấm.

Chỉ tùy tiện lấy một viên minh châu này cũng là trân bảo giá trị liên thành ở trong thế tục, nhưng lại không đáng giá ở Tu Chân Giới.

Trong minh châu còn xen lẫn một vài châu báu dị sắc, có đủ loại tác dụng ích trùng ích thủy ích trần, đảm bảo dù nhiều năm không có người quét dọn bảo khố, cũng duy trì được vẻ sạch sẽ.

Bốn vách tường xung quanh bảo khố đều là giá gỗ.

Vật liệu dùng để làm giá gỗ rất hiếm thấy, là một loại gỗ có màu xanh nhạt, có vô số hoa văn trông như con ngươi, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.

Lấy cửa lớn bảo khố làm chuẩn, thẳng cửa là công pháp, bên trái là vũ khí lưỡi đao, bên phải là đủ loại tài liệu dược tài khoáng thạch.

Ở giữa đặt một vài giá đỡ cao gần bằng ba người, đồ ở phía trên hơi lộn xộn cũng không để đầy. Ba người rút xuống nhìn một chút, rõ ràng là tâm đắc Trúc Cơ mà bọn họ luôn nhớ mong trước khi đến!

Ba người nhìn nhau, lập tức lục soát cả cái giá này.

"Đan phương Trúc Cơ!" Bùi Lăng và Đường Nam Trai đang không ngừng liếc nhìn quyển sách trong tay, Đổng Thải Vi vui mừng, khẽ gọi, "Tìm được rồi!"

Thấy hai người đồng thời nhìn về phía mình, nàng cũng trực tiếp nói: "Nếu Bùi Lăng mở lò luyện đan, luyện ra ba viên Trúc Cơ Đan, ta muốn một viên!"

"Nếu không đủ ba viên, ta không cần Trúc Cơ Đan, nhưng phải để ta sao chép một phần đan phương Trúc Cơ, ngoài ra các ngươi nhất định phải đền bù cho ta một khoản linh thạch."

"Được." Đường Nam Trai thấy thời gian không còn nhiều, không muốn gây chuyện, lập tức đồng ý.

Bùi Lăng cũng nghĩ giống vậy: "Không thành vấn đề!"

Đổng Thải Vi thầm thở phào, tuy nàng có tu vi Luyện Khí tầng tám, nhưng nhìn từ những việc gặp được trước đó, chưa chắc đánh thắng được Bùi Lăng Luyện Khí tầng bảy.

Nói cách khác, nàng có thực lực yếu nhất trong ba người.

Nếu Đường Nam Trai và Bùi Lăng liên thủ đối phó nàng, nàng còn không có cả cơ hội chạy trốn ra ngoài tố cáo với Huyết Hà kiếm.

Nếu nàng chết ở chỗ này, sau khi ra ngoài hai người này phải giải thích với Huyết Hà kiếm thế nào... Đổng Thải Vi căn bản không dám trông cậy có thể dùng việc này để uy hiếp được hai người.

Dù sao, vừa nãy từ hành động Bùi Lăng và Đường Nam Trai ngầm hiểu lẫn nhau lừa gạt Huyết Hà kiếm để bọn họ tiến vào bảo khố, đủ để chứng minh hai người này đều không phải đèn đã cạn dầu.

Ai biết sau khi bọn họ giết nàng, lúc rời khỏi bảo khố có thể lừa gạt Huyết Hà kiếm hay không?

Thoạt nhìn thanh phi kiếm bản mệnh này thật sự không thông minh.

Đổng Thải Vi không có lòng tin gì với nó, cho nên thấy hai người hứa hẹn, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống.

Nàng đã đưa Đường Nam Trai đến đây, cũng đi theo vào bảo khố, không thể không thu hoạch được chút nào chứ.

Nàng mới Luyện Khí tầng tám, tạm thời không dùng được Trúc Cơ Đan, nhưng Lục sư huynh lại đang cần.

Bùi Lăng và Đường Nam Trai đều không để ý đến yêu cầu của Đổng Thải Vi, sau khi xác định tìm được đan phương Trúc Cơ, Bùi Lăng lập tức mặc kệ một đống tâm đắc, đi thẳng đến giá gỗ phía bên phải!

Thấy cảnh này, Đường Nam Trai hơi ngạc nhiên, ngay cả Đổng Thải Vi cũng sững sờ: "Ngươi không cần tâm đắc Trúc Cơ à?"

"Ta mới Luyện Khí tầng bảy, như Đường sư huynh đã nói, ta còn lâu mới Trúc Cơ." Tất nhiên Bùi Lăng không thể nói cho bọn họ biết, hệ thống còn đang không ngừng "leng keng" ở bên tai mình, hắn thuận miệng nói, "Cho nên ta muốn lấy nhiều tài liệu linh thạch một chút, các ngươi không có ý kiến chứ?"

Đường Nam Trai căn bản không quan tâm tới hắn, liên tục không ngừng đọc thuộc lòng sao chép từng phần tâm đắc.

Chương 211: Vơ vét khiến ta vui vẻ (1)

Mặc dù chút nữa chắc chắn hắn ta sẽ lấy danh nghĩa Hàn Tư Cổ, mang đi một vài quyển sách trong số này, nhưng trăm năm qua Hàn gia này có sự hiểu biết quá sâu sắc với Trúc Cơ, đến mức không thể nào lấy hết toàn bộ số tâm đắc Trúc Cơ ở nơi đây.

Vì để tránh bỏ sót tin tức quan trọng, hắn ta chỉ có thể giành giật từng giây.

Đổng Thải Vi cũng không ngoại lệ, ăn ý chia mỗi người một đống với Đường Nam Trai, nhanh chóng ghi nhớ.

Thấy Bùi Lăng ngựa không ngừng vó thu thập đủ loại vật liệu, không buồn nhìn một cái nào đã nhét vào trong túi trữ vật, lại không liếc nhìn bên này một lần nào.

Trong lòng hai người đều hơi khinh thường: Tiểu tử này là người có tầm nhìn hạn hẹp!

Với thế lực của Thánh tông, chỉ cần đủ linh thạch, có thứ gì ở trong bảo khố Hàn thị, lại không mua được ở Bách Bảo lâu trong tông?

Hơn nữa muốn kiếm linh thạch ở Thánh tông, cách phổ biến nhất là tăng tu vi.

Bùi Lăng chỉ lo thu thập vật liệu không để ý tới tâm đắc Trúc Cơ hiếm có, chẳng lẽ cảm thấy sẽ thường xuyên có cơ duyên giống vậy?

Chờ thêm mấy năm hắn lên Luyện Khí tầng chín muốn Trúc Cơ, nếu không có cơ hội như lần này, đến lúc đó xem hắn làm thế nào!

Chẳng mấy chốc, túi trữ vật của Bùi Lăng đã đầy không thể chứa được nữa.

Hắn cũng không có thời gian nhìn kỹ cụ thể đã nhét thứ gì vào, hơn nữa với sự hiểu biết của hắn với Tu Chân Giới, hắn cũng không nhận ra phần lớn vật liệu...

Nhưng không sao, có thể được một gia tộc suýt có tu sĩ Kết Đan cất giữ trong bảo khố, chắc chắn không kém.

Ngay lúc Bùi Lăng bắt chước phàm nhân, cố gắng nhét đủ loại vật liệu quen biết hay không quen biết vào trong ngực, trong tay áo thậm chí trong giày, bên ngoài vang lên giọng nói của Huyết Hà kiếm: "Đã hết một nén nhang, các ngươi có thể ra!"

Trong giây lát, ba người vai gánh tay cầm, nhét căng phồng đi ra.

Huyết Hà kiếm thấy thế giật mình nhưng cũng không nói gì, nhoáng cái chia thành hai thanh huyết kiếm giống nhau như đúc, chỉ vào Đường Nam Trai và Bùi Lăng từ đằng xa, mỉm cười nói: "Tốt, đến lượt các ngươi nói cho ta biết, ai mới là chủ nhân thật của ta."

"Nói không rõ ràng phải làm huyết thực cho ta."

"Nói sai cũng phải làm huyết thực cho ta."

"Hàn sư huynh ở từ đường mới là Hàn sư huynh thật!"

"Hàn sư huynh ở giếng cổ mới là Hàn sư huynh thật!"

Đường Nam Trai và Bùi Lăng nghe vậy đều đồng thanh nói, cuối cùng nhìn nhau, trong lòng đầy sự thù địch.

Đường Nam Trai lập tức nói: "Mỗi một hành động, mỗi một lời nói của Hàn sư huynh ở từ đường đều tràn đầy phong thái của con cháu Thánh tông ta, khuôn mặt có thể biến ảo, khí tức có thể ngụy trang, nhưng không thể bắt chước phong thái được dưỡng thành sau nhiều năm."

"Tuy Hàn sư huynh ở giếng cổ ít nói, khí thế lại sắc bén như một tên kiếm tu đã rèn luyện nhiều năm." Bùi Lăng cũng vội nói tiếp, "Sự sắc sảo như thế, không phải kiếm tu thì không thể có được. Cái gọi là dáng vẻ phong thái gì đó, con hát nơi thế tục bắt chước mấy ngày, cũng có thể diễn sinh động như thật."

"Duy chỉ có kiếm tu trung thành với kiếm, chân thành với kiếm một cách thuần túy, người ngoài chỉ có thể làm tương tự chứ không thể giống như thật!"

Đường Nam Trai khẽ nhíu mày: "Ngươi là một đệ tử Luyện Khí tầng bảy, binh khí sử dụng là đao không phải kiếm, ngươi biết cái gì là kiếm tu thuần túy? E rằng Chú Quỷ lật tay một cái là có thể lừa ngươi."

"Đường sư huynh luôn miệng nói Hàn sư huynh ở từ đường tràn đầy phong thái của con cháu Thánh tông ta." Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng, "Xin hỏi ta và sư huynh có cùng một phong thái không? Ta nghĩ hoàn toàn không phải? Đã vậy, cái gọi là phong thái của con cháu Thánh tông, chẳng lẽ Đường sư huynh nói cái gì là cái đó?"

"Ta thấy sư huynh đã bàn bạc sẵn với Chú Quỷ, muốn lừa gạt phi kiếm bản mệnh của Hàn sư huynh!"

Đường Nam Trai giận dữ: "Khốn kiếp! Lão tử thấy ngươi mới là dụng ý khó dò! Ngươi đang thông đồng làm bậy với Chú Quỷ, muốn làm hại phi kiếm bản mệnh của sư huynh!"

Hai người ngươi một lời ta một câu, cãi nhau túi bụi.

Lúc đầu Huyết Hà kiếm còn nghiêm túc suy nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc nó cảm thấy mình cũng không thể làm rõ lời nói của ai mới là thật.

Càng nghĩ càng phiền, Huyết Hà kiếm dứt khoát nói: "Được rồi, ta thấy các ngươi không thể nói rõ ràng được, ta liền tùy tiện giết một người, người còn lại..."

"Chờ chút!" Bùi Lăng nghe xong, vội vàng kêu lên, "Ta có một ý!"

Hắn thầm mắng Huyết Hà kiếm này thật mẹ nó sát tính quá nặng ở trong lòng!

Trước mắt mặc kệ là Hàn Tư Cổ hay Chú Quỷ, bao gồm cả thanh Huyết Hà kiếm ở trước mặt, đều không phải loại lương thiện gì.

Dù sau đó Bùi Lăng thuyết phục được Huyết Hà kiếm, lại dẫn nó đến trước mặt Hàn Tư Cổ thật, có lẽ Hàn Tư Cổ cũng sẽ để hắn được chết toàn vẹn để cảm ơn hắn.

Loại tình huống này, dù Huyết Hà kiếm lựa chọn giết Đường Nam Trai hay Bùi Lăng, đều không phải chuyện gì tốt.

Dù sao Đường Nam Trai cũng là tu sĩ chỉ cách Trúc Cơ có một bước, ngoại trừ Xích Tu Đằng còn có rất nhiều vật liệu Trúc Cơ Đan khác, vừa nãy bọn họ đã tìm đủ Xích Tu Đằng và đan phương Trúc Cơ ở trong bảo khố.

Chương 212: Vơ vét khiến ta vui vẻ (2)

Từ việc Đường Nam Trai bằng lòng nghe theo lời khuyên của Đổng Thải Vi, tạm thời buông bỏ ân oán cướp sạch bảo khố Hàn thị, chưa chắc đã không thể lôi kéo người này.

Dù không lôi kéo được, chưa chắc không thể lợi dụng!

Đã vậy, đương nhiên Bùi Lăng không thể để mặc Huyết Hà kiếm giết bất kỳ người nào trong số bọn họ.

Lập tức nói, "Thật ra ta và Đường sư huynh chỉ từng gặp một vị Hàn sư huynh, có khả năng sẽ bị ấn tượng ban đầu che mắt. Không bằng để chúng ta trao đổi một chút, đều đi xem Hàn sư huynh trong lời nói của đối phương. Cứ vậy, sau khi so sánh hai vị Hàn sư huynh này, chắc chắn có thể nhận ra Hàn sư huynh thật."

Đường Nam Trai nghe vậy giật mình, lại nghe Bùi Lăng tiếp tục nói, "Chỉ là thực lực của chúng ta thấp, nếu gặp được vị Hàn sư huynh thật thì cũng thôi. Nếu gặp phải Chú Quỷ, biết đây Chú Quỷ sẽ lo ngại lộ ra sơ hở, giết người diệt khẩu."

Hắn ta lập tức hiểu ra, đồng ý nói: "Không sai, chỉ gặp một vị Hàn sư huynh đã nhất định vị Hàn sư huynh kia là thật, vậy cũng hơi qua loa quá. Còn xin Huyết Hà sư huynh cho chúng ta một ít sức tự vệ, tránh để sau khi chúng ta gặp Chú Quỷ lại không thể trở về báo tin."

Hai người đều che giấu mục đích với bảo khố, chỉ là Huyết Hà kiếm cân nhắc một lát, không hề có ý để bọn họ vào bảo khố tiếp, hỏi ngược lại: "Chú Quỷ sẽ giết người diệt khẩu, chủ nhân thật của ta lại không động đến các ngươi, vậy ta cần gì cho các ngươi sức tự vệ? Đến lúc đó xem ai chết rồi, ai còn sống, chẳng phải sẽ biết ai là chủ nhân của ta sao?"

Tên kiếm linh ngu ngốc này!

Đường Nam Trai vội ho một tiếng: "Huyết Hà sư huynh, nếu Chú Quỷ giết cả hai chúng ta, vậy đến lúc đó ngươi phân biệt thế nào?"

"Cũng đúng." Huyết Hà kiếm trầm ngâm một lúc, cuối cùng bị thuyết phục, thân kiếm của nói hơi nhúc nhích, chia ra hai đạo kiếm quang, lập tức chui vào trong cơ thể của hai người, "Vậy ta cho mỗi người các ngươi một đạo kiếm khí, một khi có người muốn ra tay với các ngươi, tất nhiên kiếm khí sẽ có phản ứng."

"Trời sắp sáng, các ngươi phải trở về nói cho ta biết đáp án vào tối mai."

"Nếu đến lúc đó..."

"Huyết Hà sư huynh, thời gian này quá ngắn, chúng ta rất khó bảo đảm đáp án là thật." Bùi Lăng vội vàng nói, "Kính xin cho nhiều thời gian hơn, dù sao Chú Quỷ đã có thể lừa ngươi và Hàn sư huynh lâu như vậy, chắc chắn có chỗ độc đáo, muốn tìm được sơ hở của nó chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều."

Hàn Tư Cổ ở từ đường là thật hay giả cũng không quan trọng, quan trọng là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp ở ngay sau bức rèm che.

Ai biết cần bao lâu để thu nhận sử dụng môn Trúc Cơ chi pháp này?

Chẳng may cần thời gian khá dài, vậy chẳng phải hắn đã lãng phí một cơ hội vơ vét cực tốt sao.

Đường Nam Trai cũng nói: "Không sai, vì giúp đỡ Hàn sư huynh thật xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ, chuyện này rất quan trọng, vẫn nên làm ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Ta nghĩ, dù Hàn sư huynh có mặt ở đây, cũng sẽ đồng ý với Bùi sư đệ."

Huyết Hà kiếm do dự một chút: "Vậy ta cho các ngươi ba đêm, đêm nay là đêm đầu tiên."

Thấy Bùi Lăng còn muốn nói điều gì đó, Huyết Hà kiếm mấy kiên nhẫn đánh ra một đạo kiếm khí cảnh cáo, chém ra một vết kiếm sâu vài tấc ở trước mặt hắn, "Nếu đêm thứ ba còn chưa đưa ra đáp án, thì phải chết!"

"... Được." Bùi Lăng và Đường Nam Trai cò kè mặc cả thất bại, đều không dám nói gì nữa.

Lúc này sắc trời phía đông hơi trắng, không biết trăng tròn trên đỉnh đầu đã biến mất từ khi nào.

Huyết Hà kiếm giữa không trung lóe lên, lập tức chui vào đáy ao.

Trên mặt ao nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hoa sen lá sen.

Chỉ có kiếm trận vẫn tồn tại ở trong đình giữa hồ, ngăn cách trong ngoài.

Thấy tình hình này, ba người không dám ở lại quá lâu, vội vàng rời khỏi hồ sen. Bọn họ ngầm hiểu tìm một chỗ hẻo lánh, Đường Nam Trai đang muốn đòi Xích Tu Đằng, Bùi Lăng đã lấy đan lô từ trong túi trữ vật, nói: "Đường sư huynh, hiện tại ta sẽ để ngươi nhìn kỹ nghệ luyện đan của ta!"

Hắn đã vất vả cả một đêm, linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn có thể ủy thác luyện chế ra hai lò Thối Cốt Đan cực phẩm.

Thủ pháp thành thạo, trình tự trôi chảy, quá trình luyện chế như tự nhiên mà thành, kết quả là từng viên đan dược cực phẩm, khiến Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi nhìn đến trợn mắt hốc mồm!

Ánh mắt Đường Nam Trai lóe lên, thậm chí hơi hối hận vì trước đó ra tay với Bùi Lăng.

Dù sao chưa chắc trong tông môn đã không có thiên tài luyện đan sư như Bùi Lăng, nhưng một ngoại môn đệ tử như hắn ta không thể tiếp xúc với một luyện đan sư như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp một thiên tài đan sư chưa có chủ trong nhiệm vụ, kết giao còn không kịp, sao có thể đắc tội?

So sánh với sự hối hận của Đường Nam Trai, tâm trạng của Đổng Thải Vi lại khá phức tạp.

"Không ngờ tên dâm tặc này lại có kỹ nghệ luyện đan tinh diệu như thế..." Đổng Thải Vi nhìn Bùi Lăng, thầm nghĩ, "Chẳng trách tiện tỳ Lỗ Lục Tường kia luôn miệng nói hắn có quan hệ thân thiết với Kim Tố Miên, chỉ sợ Kim Tố Miên cũng nhìn trúng thuật luyện đan này của hắn, vì vậy buông bỏ mặt mũi của người được gọi là thiên tài luyện đan sư, khom lưng nịnh nọt."

Chương 213: Không hết lòng gian

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy thoải mái.

Dù sao, Bùi Lăng là nam nhân của Kim Tố Miên, lại sàm sỡ mình ngay trước mặt mọi người, mặc dù đây là sự sỉ nhục với nàng, nhưng cũng chứng minh trong suy nghĩ của Bùi Lăng, Kim Tố Miên cũng không phải cao cao tại thượng như vậy.

Có thể khiến hắn hoảng sợ, toàn tâm toàn ý.

Trong lúc Đổng Thải Vi mất hồn, Đường Nam Trai cũng đang cân nhắc lợi và hại, chẳng mấy chốc hắn ta đã quyết định xong, vứt hết vẻ lạnh lùng miệt thị trước đó, tươi cười nói: "Vô cùng tinh diệu! Bùi sư đệ, ta từng thấy Nhan giảng sư luyện đan, vốn tưởng thuật luyện đan của hắn đã vô cùng tinh diệu. Lại không ngờ, Bùi sư đệ tuổi còn trẻ đã cao hơn một bậc!"

"Thiên phú như vậy, tư chất như thế, có thể gọi là thiên kiêu ngoại môn của Thánh tông ra!"

"Cũng là tương lai của đan đạo tông môn!"

Hả?

Bùi Lăng giật mình, dù sao lúc trước đều là hắn dùng lời lẽ tương tự để nịnh nọt người khác, đây là lần đầu tiên nghe được có người khen mình như thế.

"Chỉ là chút tâm ý, không đáng nhắc tới." Đường Nam Trai làm việc quyết đoán, ngay sau đó lấy ra một chiếc bình ngọc nhét vào trong tay Bùi Lăng, nghiêm mặt nói, "Trước đó ngu huynh tin nhầm người, coi sư đệ là người thấy hơi tiền nổi máu tham, hại sư đệ Lâm Mông của ta, lúc này mới tùy tiện ra tay mạo phạm sư đệ, mong rằng sư đệ rộng lòng tha thứ."

"Ta tạm đưa một bình tinh huyết yêu thú này cho sư đệ, coi như an ủi."

"Nếu sư đệ không nhận là không chịu tha thứ cho ngu huynh!"

Trong lòng hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, đợi lát nữa tùy tiện giết một tên quỷ xui xẻo, cứ nói là người xúi giục mình ra tay với Bùi Lăng.

Dù sao tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội với loại thiên tài đan sư có thể gặp nhưng không thể cầu này!

Đây cũng không phải hắn ta thấy lợi quên nghĩa, không báo thù cho huynh đệ Lâm Mông của mình, mà là Bùi Lăng không phải người giết chết Lâm Mông, chỉ đúng lúc cùng đội ngũ với Trương Thạc mà thôi.

Nhưng bây giờ không rõ tung tích của Trương Thạc, có lẽ đã chết, đúng là cơ hội tốt đẹp để hắn ta đào chân tường.

Nghĩ đến đây, Đường Nam Trai càng nhiệt tình hơn, "Bùi sư đệ, ngươi không cần nói gì hết, chút nữa ta sẽ đưa tài liệu cần thiết của Trúc Cơ Đan cho ngươi. Chỉ là ta có một lời, không biết có nên nói không?"

Bùi Lăng đang chờ hắn ta nói như vậy, ung dung thu hồi tinh huyết yêu thú: "Đường sư huynh nói quá lời, trước đó sư huynh ra tay cũng là có nguyên nhân mới làm vậy, ta cũng không bị trọng thương, sao lại để ý?"

"Tốt tốt tốt!" Đường Nam Trai rất hài lòng, vỗ tay nói, "Ta vừa nhìn Bùi sư đệ đã biết ngươi là hán tử quang minh lỗi lạc, đã vậy, ta sẽ nói thẳng: Hàn thị sơn trang xảy ra biến cố như thế, đội ngũ của ngươi đã thất lạc khắp nơi, nhất là đội trưởng Trương Thạc đã chết sau rèm châu. Không biết tiếp theo sư đệ có tính toán gì không?"

"Trương Thạc sư huynh chết rồi?" Bùi Lăng hơi hoảng sợ, Đổng Thải Vi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được nói: "Ngay cả Trương Thạc sư huynh cũng chết?"

Đường Nam Trai gật đầu: "Hắn chết rất thảm, ta tự mình xác nhận thi thể của hắn."

Mặc kệ Trương Thạc có chết hay không, dù sao trước tiên lừa được Bùi Lăng rồi lại nói.

Thế nhưng, hắn ta chợt chú ý tới chữ "vậy" trong lời nói của Đổng Thải Vi, nhíu mày hỏi: "Sao thế, Đổng sư muội còn biết tin tức khác sao?"

Đổng Thải Vi suy nghĩ, nói: "Vừa này chúng ta bị tập kích ở đình giữa hồ, người dẫn đầu là Bạch Huống sư huynh. Không, phải nói là thi thể của hắn, chúng ta không biết cụ thể là cái gì thao túng."

Tốt như vậy?

Trong lòng Đường Nam Trai vui mừng, lập tức dặn dò Bùi Lăng: "Vậy tiếp theo sư đệ cẩn thận một chút, đề phòng thi thể Trương Thạc cũng bị quỷ quái lợi dụng."

Cực kỳ tốt, tiếp theo lão tử cứ đối xử tốt với Bùi Lăng này, nếu Trương Thạc không chết, dám can đảm tới gần, lão tử giết chết hắn ta trước!

Giết trước rồi nói là quỷ quái giả mạo.

"Chỉ là ta mới Luyện Khí tầng bảy..." Bùi Lăng hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta, cố ý tỏ vẻ khó xử, "Trương Thạc sư huynh lại là tu sĩ Luyện Khí tầng chín, dù vô cùng cẩn thận, một khi gặp được, chỉ sợ cũng khó chạy thoát."

"Chuyện này có đáng gì?" Đường Nam Trai lập tức vỗ ngực cam đoan, "Đúng lúc đội ngũ chúng ta thiếu người từ trước khi tiến vào, nếu Bùi sư đệ không chê, không bằng gia nhập với chúng ta thì thế nào? Cái khác không dám hứa chắc, Đường Nam Trai ta đối xử với huynh đệ trong nhà, tuyệt đối không thể chê."

Bùi Lăng nghiêm mặt nói: "Đường sư huynh là người có thực lực cao nhất trong chuyến đi này của chúng ta, sư huynh không chê ta là gánh nặng, sao ta lại không đồng ý?"

Đường Nam Trai nghe vậy, trong lòng vui sướng, không nói hai lời lấy ra một đống lớn đồ vật: "Sư đệ ngươi xem, những thứ này là vật liệu luyện chế Trúc Cơ Đan."

Hắn ta nhìn sang Đổng Thải Vi, sắc mặt lập tức lạnh nhạt hơn, giọng điệu cũng mang theo vẻ cao cao tại thượng, "Đổng sư muội, ngươi nhanh lấy đan phương ra, yên tâm, việc đã đồng ý với ngươi, Đường Nam Trai ta tuyệt đối không đổi ý. Nếu Trúc Cơ Đan không đủ, ta sẽ bỏ cả phần linh thạch của Bùi sư đệ."

Sắc mặt Đổng Thải Vi khó coi, không phải vì thái độ của Đường Nam Trai với nàng, mà tu vi của nàng vốn không bằng hai người này, dẫn đến gần như không có quyền nói chuyện.

Chương 214: Luyện chế Trúc Cơ Đan (1)

Hiện tại tốt lắm, Bùi Lăng và Đường Nam Trai ăn nhịp với nhau, bây giờ đừng nói đến quyền nói chuyện, nàng còn không dám nhiều lời.

Nếu không với thái độ hiện tại của Đường Nam Trai, biết vừa nãy Bùi Lăng từng sàm sỡ nàng, biết đâu sẽ ra tay khống chế nàng, đưa cho Bùi Lăng xử lý ngay tại chỗ, tiện tăng thêm tình cảm giữa sư huynh đệ.

"Đường sư huynh, Đổng sư muội, Trúc Cơ Đan liên quan trọng đại, ta nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất mở lò." Bùi Lăng nhận đan phương mà Đổng Thải Vi đưa tới, chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền nói, "Cho nên, đợi lát nữa ta khôi phục trước, còn xin các ngươi làm hộ pháp cho ta."

Thật ra đan phương này không có tác dụng gì với hắn, dù sao hôm qua tiến vào bảo khố, hệ thống đã sớm tự động thu nhận sử dụng. Sở dĩ lúc ấy còn đi tìm theo, chỉ vì che giấu tai mắt.

Sau một lúc lâu, Bùi Lăng sử dụng rất nhiều đan dược lấy trong động phủ của Kim Tố Miên, khôi phục trạng thái tốt nhất, lúc này mới bắt đầu luyện đan trong ánh mắt đầy mong chờ của Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi.

Chỉ là...

Đứng trước lò luyện đan, sau khi gọi hệ thống ra, trên trán Bùi Lăng đột nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh: "Bốn luyện đan thuật chưa đặt tên..."

Mấu chốt là, hệ thống không hề có nhắc nhở hay giải thích gì về bọn chúng.

Hắn căn bản không biết đan phương nào là Trúc Cơ Đan.

"Đổng sư tỷ." Bùi Lăng ngơ ngác mất một lúc, lập tức trầm giọng nói, "Chờ chút nữa mỗi lần ta luyện xong một lò đan dược, làm phiền ngươi lau mồ hôi giúp ta."

Đổng Thải Vi ngạc nhiên, hai gò má ửng hồng, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ: Phi! Biết ngay cái tên dâm tặc này chưa hết lòng gian với mình!

Đường Nam Trai cũng hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn nàng như có điều suy nghĩ.

Sợ ngay sau đó hắn ta sẽ nói với Bùi Lăng "Ngươi đã thích vị sư muội này, vậy ngu huynh đưa cho ngươi", Đổng Thải Vi căn bản không dám suy nghĩ nhiều, vội nói: "Được."

Bùi Lăng cố giữ bình tĩnh, nói: "Hệ thống, trước tiên uỷ thác tu luyện 【 luyện đan thuật chưa đặt tên một 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Sau một lúc lâu, hệ thống khống chế Bùi Lăng lấy ra mười lăm viên đan dược cực phẩm từ trong lò đan, Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi thấy thế đều ngây ngẩn cả người: "Bùi sư đệ, tại sao là Bồi Nguyên Đan?"

Lúc này Bùi Lăng không thể trả lời, thấy hệ thống tùy ý quăng Bồi Nguyên Đan ra, muốn tiếp tục luyện lô Bồi Nguyên Đan tiếp theo, cũng may Đổng Thải Vi kịp thời đi lên lau mồ hôi cho hắn, nàng vừa chạm vào hắn, hệ thống liền: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc..."

Không đợi hệ thống nói xong, Bùi Lăng rất thuần thục cho đánh giá kém một sao, cùng lúc đó hắn nói trong ý niệm: "Đặt 【 luyện đan thuật chưa đặt tên một 】 là 【 Bồi Nguyên Đan 】 ."

Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt nói: "Lò đan thứ nhất là ta làm nóng người tìm xúc cảm."

Hắn hoạt động tay chân, "Hệ thống, ta muốn uỷ thác tu luyện 【 luyện đan thuật chưa đặt tên hai 】 ."

Lần này, hắn luyện một lò Khí Huyết Đan cực phẩm.

Sau khi cho đánh giá kém một sao, đặt 【 luyện đan thuật chưa đặt tên hai 】 là 【 Khí Huyết Đan 】 , lần này Bùi Lăng không lên tiếng, trực tiếp uỷ thác tu luyện 【 luyện đan thuật chưa đặt tên ba 】 .

Sau đó lần này hắn luyện chế An Hồn đan.

Điều khiến Bùi Lăng thấy sợ hãi là, một trong những dược tài chính của An Hồn Đan rõ ràng là rất nhiều oan hồn.

Mẹ nó, may mắn vừa nãy cướp sạch bảo khố Hàn thị, đủ loại vật liệu đều rất đầy đủ, chứ chẳng may hệ thống dẫn hắn đến từ đường bổ sung vật tư ngay hiện trường chẳng phải xong đời sao?

Bùi Lăng: "..."

Hắn không chút biểu cảm đẩy bàn tay đang lau mồ hôi của Đổng Thải Vi ra, ăn viên Bồi Nguyên Đan vừa luyện xong để khôi phục, "Tốt, đã tìm được cảm giác rồi, lô tiếp theo, ta sẽ chính thức luyện chế Trúc Cơ Đan."

Nghe vậy, vẻ mặt Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi đều trở nên nghiêm túc hơn.

Sau một lát, cuối cùng Bùi Lăng đã khôi phục xong trạng thái: "Hệ thống! Cho lão tử uỷ thác tu luyện 【 luyện đan thuật chưa đặt tên bốn 】 !"

Lần này, cuối cùng hệ thống đã khống chế hắn đưa tay đưa về phía Xích Tu Đằng và một đống lớn vật liệu của Đường Nam Trai.

Ngoại trừ Xích Tu Đằng, Bùi Lăng hoàn toàn không biết những tài liệu khác, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm nhìn hệ thống lần lượt xử lý vật liệu, mở lò luyện đan.

Nhưng trong mắt Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi, mỗi một động tác, mỗi một bước của Bùi Lăng, đều mang theo cảm giác hoàn mỹ khó mà miêu tả.

Điều này khiến địa vị của Bùi Lăng ở trong lòng bọn họ càng tăng lên nhiều.

Sau hơn ba canh giờ, ngay lúc Bùi Lăng âm thầm lo lắng linh lực của mình có thể tiếp tục chống đỡ được không, theo đan hương nồng đậm nhanh chóng bị kiềm chế, cuối cùng hệ thống đã điều khiển hắn mở đan lô.

Chỉ thấy trong lò đan, bốn viên đan dược to bằng trứng bồ câu, toàn thân đỏ hồng, đường vân màu xanh thẳm tinh khiết quấn quanh, tất cả dược lực không hề bị tiết ra ngoài.

Chương 215: Luyện chế Trúc Cơ Đan (2)

Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi đều vừa mừng vừa sợ: "Trúc Cơ Đan cực phẩm!"

Mặc dù thấy Bùi Lăng luyện mấy lô trước đó đều là đan dược cực phẩm, nhưng Trúc Cơ Đan thuộc về đan dược khó luyện chế nhất trong toàn bộ Luyện Khí kỳ, không có cái thứ hai.

Cho dù Kim Tố Miên rất nổi tiếng ở ngoại môn, mặc dù bị giới hạn bởi việc khó đổi được đan phương Trúc Cơ trong tông môn, đến nay chưa lấy được đan phương Trúc Cơ, nhưng ngay cả mấy loại đan dược độ khó gần với Trúc Cơ Đan, nghe đồn lúc luyện chế cũng chưa chắc có thể thành công nhiều lần.

Không nói đến ổn định luyện chế đan dược cực phẩm.

Thuật luyện đan này thật sự là vô cùng kỳ diệu!

Căn bản là kỳ tài luyện đan trời sinh!

"Đường sư huynh, may mắn không làm nhục mệnh." Bùi Lăng thầm thở phào, chỉ cần thêm thời gian mấy hơi thở nữa, hắn sẽ hao hết linh lực.

Đây mẹ nó thật sự quá nguy hiểm.

Đúng là Trúc Cơ Đan.

Nếu không phải hắn đã Luyện Khí tầng bảy, trước đó lại tăng thêm chút tu vi ở chỗ Phệ Hồn Quỷ Mộc, chỉ sợ sẽ luyện đan thất bại vì không đủ linh lực.

Đến lúc đó, hắn không đền nổi số tài liệu của Đường Nam Trai.

Bùi Lăng không quan tâm cho hệ thống đánh giá kém một sao, liên tục không ngừng nuốt một viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm, nhanh chóng thu hồi hai viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, nói, "Dựa theo ước định, Đường sư huynh và Đổng sư tỷ mỗi người lấy một viên Trúc Cơ Đan cực phẩm."

Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi nghe vậy thu hồi một phần của mình, Đổng Thải Vi đang muốn nói chuyện, Đường Nam Trai nặng nề nói: "Làm phiền Bùi sư đệ rồi, bây giờ còn chút thời gian nữa mới đến khi trời tối, không bằng ngươi nghỉ ngơi trước đã, sau đó chúng ta lại bàn bạc thì như thế nào?"

Lúc này linh lực của Bùi Lăng gần như khô cạn, nếu không có Bách Lý Độn Hình Phù làm át chủ bài, hắn căn bản không dám tiếp tục ở lại chỗ này.

Nghe vậy cầu còn không được, gật đầu nói: "Được, vậy ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa lại nói."

"Cứ hẹn sẵn đến khi mặt trăng lên, gặp mặt ở trước cửa thì như thế nào?" Đường Nam Trai đề nghị, Bùi Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Nhìn Bùi Lăng nhanh chóng rời đi, Đường Nam Trai nhìn về phía Đổng Thải Vi đã đi được một quãng, mỉm cười: "Đổng sư muội, ngươi mới Luyện Khí tầng tám, nếu lấy viên Trúc Cơ Đan cực phẩm này thì cũng quá sớm, không bằng ta lấy hai viên Bồi Nguyên Đan này đổi với ngươi, hai đổi một, ngươi cũng không thua thiệt."

Đổng Thải Vi thay đổi, nói: "Đường sư huynh, mặc dù tạm thời ta không dùng được viên Trúc Cơ Đan cực phẩm này, nhưng Lục sư huynh có thể."

"Lục Phục Giang?" Đường Nam Trai mỉm cười, khinh thường nói, "Một tên phế vật dựa vào nữ nhân chạy vạy khắp nơi giữ mạng, cũng xứng dùng Trúc Cơ Đan cực phẩm để Trúc Cơ? Đúng là phung phí của trời. Vậy đi, nếu ngươi cảm thấy hai viên Bồi Nguyên Đan không đủ, ta còn có thể thêm một trăm viên linh thạch hạ phẩm."

"... Nếu ta không đổi thì sao?" Đổng Thải Vi thầm cắn răng, nàng muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện Đường Nam Trai đã dùng khí cơ bao phủ thật chặt ở trên người nàng.

Chỉ cần nàng hơi di chuyển một chút, thứ chờ đợi nàng, chắc chắn là một kích lôi đình!

Lấy thực lực của Đổng Thải Vi, tuyệt đối không đỡ được Thực Cốt quyền!

Sắc mặt Đường Nam Trai lạnh lẽo, nói: "Đổng sư muội, hai viên Bồi Nguyên Đan cộng thêm một trăm viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi Trúc Cơ Đan cực phẩm, cũng có thể đổi mạng ngươi, không biết ngươi dự định lựa chọn như thế nào?"

"..." Đổng Thải Vi trợn to mắt, bàn tay ở trong tay áo siết chặt lại buông lỏng, buông lỏng lại siết chặt, cuối cùng nàng nhịn đau lấy ra viên Trúc Cơ Đan cực phẩm vừa mới tới tay còn không cầm nóng kia, ném đi, "Cho ngươi!"

Không đợi Đường Nam Trai lấy ra Bồi Nguyên Đan và linh thạch, nhân lúc sự chú ý của đối phương đều bị Trúc Cơ Đan cực phẩm hấp dẫn, nhanh chóng bỏ chạy.

"Ừm?" Đường Nam Trai thấy thế hơi mỉm cười, "Ngược lại cũng thông minh."

Hắn ta vẫy tay, thu viên Trúc Cơ Đan cực phẩm kia vào trong tay, cẩn thận thưởng thức một lát, khóe miệng mỉm cười thu hồi.

Sở dĩ tối hôm qua hắn ta đồng ý chia cho Đổng Thải Vi một viên Trúc Cơ Đan, chính là vì hắn ta thấy, đồ ở trong tay Đổng Thải Vi có khác gì là đồ của mình?

Chỉ là dùng danh nghĩa của nàng, lấy thêm một viên cho mình mà thôi.

Không ngờ luyện đan thuật của Bùi Lăng này lại lợi hại như thế, luyện ra Trúc Cơ Đan cực phẩm.

Lại để huynh đệ dưới tay mình được lợi, hưởng cơ duyên này.

Tâm trạng Đường Nam Trai vui vẻ, cũng tìm một chỗ nuốt đan dược, ngồi xuống tu luyện, nắm bắt thời gian khôi phục trạng thái.

Mặc dù trên người hắn ta và Bùi Lăng đều có kiếm khí của Huyết Hà kiếm để che chở, nhưng... Hai người đều không tin tưởng Huyết Hà kiếm, cũng không tin tưởng Hàn Tư Cổ thật giả.

Vào lúc mấu chốt, vẫn là thực lực của mình quan trọng hơn.

Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn về tây, mặt trăng mọc lên ở phương đông, buổi tối đã đến!

Đường Nam Trai và Bùi Lăng lần lượt đi đến trước cửa.

"Đường sư huynh, vì sao không thấy Đổng sư tỷ?" Thấy một mình Đường Nam Trai đến đây, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên.

Đường Nam Trai nói: "Nàng ái mộ Lục Phục Giang, không muốn hành động chung với chúng ta. Thế nhưng, điều này không sao cả, dù sao ta đã hỏi rõ ràng những điều nàng biết rồi."

Chương 216: Huyết phu nhân

Lập tức kể sơ qua từ lúc mình rời khỏi từ đường Hàn thị, sau khi xuống núi gặp được Đổng Thải Vi, lại nghe ngóng được tin tức từ chỗ của nàng.

Bùi Lăng trầm ngâm một lát, nói tiếng cám ơn, chợt nói: "Đường sư huynh, xin hỏi Hàn Tư Cổ mà ngươi gặp được ở từ đường, có dáng vẻ như thế nào? Hành động như thế nào?"

"Hàn Tư Cổ mà ta gặp được ở giếng cổ sau núi, vẻ ngoài tuấn tú, nghiêm túc cẩn thận, chỉ nói muốn ta tìm phi kiếm bản mệnh về cho hắn, hắn lại lấy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp làm thù lao."

Đường Nam Trai khẽ nhíu mày, nói: "Tình hình bên ta cũng không khác biệt lắm, chúng ta gặp được Hàn Tư Cổ ở sau bức rèm che trong từ đường, đó là một khu vực tối tăm. Thực lực của hắn rất mạnh! Mặc dù hắn nói hắn còn thiếu một kiếp Thiên Đạo Trúc Cơ, chưa thành đại đạo, nhưng hắn cho ta cảm giác, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều nội môn đệ tử Nhân Đạo Trúc Cơ."

"Theo ta suy đoán, rất có thể đã gần bằng với nội môn mạch chủ xếp hạng về sau!"

Gần bằng nội môn mạch chủ xếp hạng về sau?

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến Trịnh Kinh Sơn...

Hắn lấy lại bình tĩnh, nói: "Ta không thể nhìn thấu thực lực của Hàn Tư Cổ ở bên kia, nhưng hắn có hai thuộc hạ cấp độ Trúc Cơ."

"Thuộc hạ Trúc Cơ?" Đường Nam Trai hơi suy nghĩ, nói, "Là Phệ Hồn Quỷ Mộc và Huyết phu nhân sao?"

Bùi Lăng khẽ giật mình, hắn chỉ biết gốc Phệ Hồn Quỷ Mộc kia, về phần Huyết phu nhân, chắc là nữ quỷ áo đỏ bên cạnh Hàn Tư Cổ?

Hắn vội hỏi: "Đường sư huynh biết Phệ Hồn Quỷ Mộc và Huyết phu nhân sao?"

Đường Nam Trai nói: "Ta nghe năm đó trước khi đến cơ duyên Vạn Hủy hải kia, Hàn Tư Cổ đánh một trận chiến mà thành danh, cũng tranh giành với thiên kiêu của những tông môn khác, cướp được một gốc Phệ Hồn Quỷ Mộc trăm năm."

"Về phần Huyết phu nhân, đó là đạo lữ của hắn."

Đạo lữ?

Bùi Lăng khó hiểu nói: "Vậy vì sao Huyết phu nhân trông như đã vẫn lạc?"

"Đó là vì trước kia Hàn Tư Cổ xông xáo ở bên ngoài, rơi vào hiểm địa." Đường Nam Trai nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng nói, "Vốn chắc chắn sẽ vẫn lạc, nhưng hắn nghĩ cách lừa gạt chủ nhân chỗ kia, cũng chính là Huyết phu nhân hết lòng thương yêu, lúc này mới có thể chạy thoát."

"Thật ra Huyết phu nhân là một nữ quỷ."

"Mặc dù nàng xuất thân tán tu, nhưng nghe đồn rất giàu có."

"Trước kia Hàn Tư Cổ vì việc tu luyện, ở lại Khí phong nhiều năm, hắn có thiên phú trên một đạo đúc khí, mới vào Luyện Khí hậu kỳ đã có thể đảm nhiệm chức giảng sư một phong."

"Sau khi kết làm đạo lữ với Huyết phu nhân, có nàng cung cấp nuôi dưỡng, Hàn Tư Cổ không còn ra ngoài nữa, chỉ chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo."

"Trước khi cơ duyên Vạn Hủy hải xuất hiện, Hàn Tư Cổ lợi dụng một môn Huyết Hà kiếm pháp nổi bật ở ngoại môn, khi đó hai vị sư huynh vừa tiến vào nội môn đã là mạch chủ, Miêu Thành Dương sư huynh một mạch Chiêu Xuyên, còn có Trịnh Kinh Sơn sư huynh một mạch Kiêm Tang, đều không thể sánh kịp..."

Bùi Lăng nghe đến đây hơi giật mình, lúc trước hắn báo tên Trịnh Kinh Sơn, cũng may Hàn Tư Cổ không nhận ra được.

Ừ, chờ chút, không nói đến thứ khác, chỉ nói đến quan hệ của Trịnh Kinh Sơn với Lệ tiên tử, cũng không thể bị đệ tử Thánh tông tuỳ tiện ném ra sau đầu.

Chưa chắc Hàn Tư Cổ đã không nhận ra hắn báo tên giả, tám phần mười là không quan tâm.

Về phần tại sao không quan tâm, cực kỳ hiển nhiên, hắn tên là gì, có nói dối hay không cũng không liên quan đến Hàn Tư Cổ.

Dù sao ở trong mắt đối phương, một khi mình không có giá trị lợi dụng, chỉ vài phút là có thể sắp xếp làm huyết thực cho huyết kiếm.

...

Hai người trao đổi với nhau một lúc, xác nhận không có gì bỏ sót, lúc này mới chia ra tiến về giếng cổ và từ đường.

Lúc sắp chia tay, Đường Nam Trai nói với Bùi Lăng: "Sư đệ, trong lòng Đổng Thải Vi kia chỉ có Lục Phục Giang, chưa chắc đã một lòng với chúng ta, sau này gặp phải vẫn nên cẩn thận thì hơn, ngươi cảm thấy thế nào?"

Không cần Đường Nam Trai nói lời này, Bùi Lăng cũng sẽ đề phòng Đổng Thải Vi, dù sao lúc trước hắn suýt nữa lột sạch đối phương ngay trước mặt mọi người.

Lập tức nói: "Ta sẽ chú ý."

Đường Nam Trai bí mật quan sát, thấy hắn không hề có vẻ thương tiếc không nỡ, lúc này mới nhẹ gật đầu.

Sau khi hắn quay người rời đi, Bùi Lăng cũng vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, nhanh chóng chạy tới từ đường Hàn thị.

Ban đêm từ đường yên tĩnh, đẩy cửa chính đường ra, bên trong vô cùng hỗn độn, chỉ có điện thờ sau rèm châu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Cảnh vật nhìn thấy ở giữa rèm châu vẫn mơ hồ như trước, đèn đuốc hai bên lại được thắp sáng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Bùi Lăng chưa vào cửa, đã lớn tiếng nói: "Tại hạ phụng mệnh Huyết Hà kiếm, đến đây tìm kiếm Hàn Tư Cổ Hàn sư huynh thật. Huyết Hà kiếm có lời, nếu tại hạ chết ở chỗ này, Hàn sư huynh nơi đây là Chú Quỷ giả mạo!"

Còn chưa nói hết câu, rèm châu đột nhiên tách ra.

Một lực hút to lớn đột nhiên túm Bùi Lăng vào trong đó!

Cùng lúc đó, hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Trong lòng Bùi Lăng đầy chờ mong, trên mặt không thể hiện chút nào, một lát sau hắn mở mắt ra, thấy khu vực tối tăm mà Đường Nam Trai đã miêu tả.

Chương 217: Ai là Chú Quỷ? (1)

Một tu sĩ lạnh lùng ngồi trên bồ đoàn cách đó không xa.

Về phần người trong đội ngũ Đường Nam Trai, cùng với Trương Thạc bị kéo ra sau bức rèm che trước đó, lại không thấy bóng dáng một ai.

"Khí tức của sư đệ hơi quen thuộc, chắc là trước đó từng đến từ đường?" Tu sĩ kia đánh giá hắn, cười ha ha, thái độ rất thân thiện, "Lúc ấy chưa thể gặp sư đệ, không ngờ phi kiếm bản mệnh của ta lại đánh bậy đánh bạ thúc đẩy việc này."

Hắn ta vội nói tiếp, "Ta biết lần này chư vị sư đệ sư muội đến tệ trang, đơn giản là vì cơ duyên Trúc Cơ."

"Đã vậy, ngươi lại đi khuyên Huyết Hà kiếm đến đây, ta sẽ hai tay dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

"Hàn sư huynh, trước đó ta cũng gặp một vị Hàn sư huynh ở trong giếng cổ." Bùi Lăng mỉm cười ở trong lòng, hệ thống đang thu nhận sử dụng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp rồi, còn cần Hàn Tư Cổ cho sao?

Bây giờ hắn đang muốn kỹ nghệ khác của Hàn Tư Cổ, lúc này liền nói, "Cho nên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp không thể chứng minh ai thật ai giả. Nhưng trước khi ta đến, từng nghe qua về cuộc đời Hàn sư huynh, nghe nói Hàn sư huynh có một bộ Huyết Hà kiếm pháp nổi bật ở ngoại môn, giúp sư huynh giành được danh hiệu thiên kiêu vào năm đó."

"Vậy chắc chắn bản tôn của sư huynh có tâm đắc thấu đáo với môn kiếm pháp, kiếm đạo này."

"Cho nên ta hi vọng, thỉnh giáo sư huynh ở những phương diện này!"

Hàn Tư Cổ trầm ngâm một lát, nói: "Cũng được."

Chẳng mấy chốc, Hàn Tư Cổ giảng về đủ loại tâm đắc trong kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo...

Bùi Lăng nghe như lọt vào trong sương mù, hắn không tu kiếm đạo, tu vi cũng kém xa Hàn Tư Cổ, chỗ có thể nghe hiểu cũng không có mấy, mục đích thật sự lại là kéo dài thời gian hệ thống thu nhận sử dụng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp.

Thế là, thời gian tiếp theo, Hàn Tư Cổ giảng giải cặn kẽ kiếm đạo, Bùi Lăng giả vờ vừa nghe vừa gật đầu...

"Leng keng! Hoàn thành thu nhận sử dụng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, mời ký chủ đặt tên..."

"Leng keng! Kiểm tra ra có người truyền thụ kiếm đạo chân ý ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Một lát sau, Hàn Tư Cổ đã kết thúc một bài giảng giải, ánh mắt trong vắt nhìn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành thu nhận sử dụng kiếm đạo chân ý, mời ký chủ đặt tên..."

Hắn chia ra đặt tên cho Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp và kiếm đạo chân ý xong, mặc dù Hàn Tư Cổ trước mặt có vẻ dễ nói chuyện hơn Hàn Tư Cổ trong giếng cổ nhiều, nhưng Bùi Lăng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức nói: "Kiến giải này mạnh như thác đổ, khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa! Dù người hoàn toàn không thông kiếm đạo cũng có thể suy luận, có thu hoạch... Ta đã biết, hóa ra ngươi mới là Hàn Tư Cổ Hàn sư huynh thật!"

"Hàn sư huynh chịu ủy khuất rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ đi gặp phi kiếm bản mệnh của sư huynh, thuyết phục nó đến đây cống hiến sức lực cho sư huynh."

Nói xong đang muốn chuồn mất, Hàn Tư Cổ gọi hắn lại, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Ngươi đã tới nơi đây, có phải Đường Nam Trai kia đã đi xuống giếng cổ rồi không?"

Bùi Lăng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu nói phải.

Hàn Tư Cổ mỉm cười, nói: "Vậy nếu Chú Quỷ giết Đường Nam Trai, có phải phi kiếm bản mệnh của ta sẽ có thể đoán được, dưới giếng cổ là Chú Quỷ giả trang không?"

"Cái này..." Bùi Lăng cảm thấy có điểm không ổn, nhưng vào lúc này chỉ có thể nhắm mắt nói, "Chắc là vậy, chỉ là Chú Quỷ xảo trá, cũng không biết có cố ý buông tha Đường sư huynh hay không."

Ý cười trên khóe miệng Hàn Tư Cổ càng sâu hơn, chậm rãi nói: "Có phải sư đệ thật lòng thật dạ cho rằng ta mới là Hàn sư huynh thật của ngươi không?"

Bùi Lăng vội vàng nói: "Đương nhiên."

Vào lúc này, nếu phủ nhận, thậm chí chỉ khẳng định chậm một chút, chẳng phải muốn chết sao?

Nhưng Hàn Tư Cổ nghe vậy, ánh mắt nhìn hắn lập tức hơi quỷ dị, giọng điệu cũng càng nhu hòa hơn: "Đã vậy, sư đệ nên nghe ta đi giết Đường Nam Trai, đổ tội cho Chú Quỷ, tránh để phi kiếm bản mệnh của ta tiếp tục ngơ ngác, không phân biệt được chủ nhân thật của nó."

"Vậy ngươi và ta đều bớt việc, ngươi cũng có thể nhanh chóng lấy được chỗ tốt, không phải sao?"

Vốn Bùi Lăng vội vã muốn rời đi, không coi lời hắn ta ra gì.

Nhưng không biết vì sao lúc này nghe vậy, lại cảm thấy lời nói của Hàn Tư Cổ rất có lý.

Hàn Tư Cổ dưới giếng cổ không có tình người, còn lấy sợi tơ màu đỏ khống chế hắn, lòng dạ khó lường, mặc kệ có phải Hàn Tư Cổ thật hay không, sao không thể coi hắn ta là Chú Quỷ mà đối xử?

Ngược lại vị Hàn sư huynh trước mắt, ôn tồn lễ độ, khoan dung rộng lượng, nghe hắn ta chắc chắn không sai.

Bùi Lăng vô thức cảm thấy không đúng, chỉ là bị Hàn Tư Cổ ấm áp ôn hòa nhìn chằm chằm, tất cả nghi ngờ và cảnh giác vừa xuất hiện, chợt tự động tìm kiếm đủ loại lý do để giải thích.

Trong lòng hắn hoảng sợ, lại không ngừng ám chỉ với mình: "Sau khi rời khỏi đây, lập tức dùng hệ thống uỷ thác 【 Đoán Cốt quyết 】 !"

Lại nghe Hàn Tư Cổ nói: "Chú Quỷ phát rồ, không những hại cả nhà Hàn thị ta, còn lấy Hàn thị sơn trang làm mồi nhử, lừa gạt rất nhiều đồng môn đến đây để hắn tàn sát... Không diệt trừ kẻ này, tộc nhân Hàn thị ta ở trên trời có linh thiêng khó có thể bình an, cũng khiến ta không còn mặt mũi đối mặt với đồng môn."

Chương 218: Ai là Chú Quỷ? (2)

"Chỉ là bây giờ ta và nó kiềm chế lẫn nhau, khó mà quyết thắng bại."

"Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải nhanh thu hồi Huyết Hà kiếm, chém giết Chú Quỷ, mới có thể giải trừ kiếp nạn của Hàn thị sơn trang, cũng có thể đảm bảo chư vị sư đệ sư muội an toàn!"

"Nếu không với thủ đoạn hèn hạ của Chú Quỷ, dù sư đệ luôn ẩn thân ở bên cạnh ta, chỉ cần không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn."

"Hàn sư huynh, ngươi nói quá đúng!" Trong lòng Bùi Lăng liều mạng lặp đi lặp lại ghi nhớ sau khi rời đi lập tức ủy thác tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 , hai mắt đã nhiễm lên một tầng sát ý, trầm giọng nói, "Bây giờ ta sẽ đi giết Đường Nam Trai!"

Lúc này hắn cảm thấy lời nói của Hàn Tư Cổ vô cùng đúng đắn!

Vì Hàn thị sơn trang, vì rất nhiều đồng môn, càng vì an toàn của mình, Đường Nam Trai phải chết.

"Dù ngươi có quyết tâm lớn, nhưng tu vi vẫn hơi thấp." Hàn Tư Cổ nhìn vẻ mặt xúc động tức giận của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói, "Đường Nam Trai là người mạnh nhất trong đám các ngươi, vậy đi, ta phái người giúp đỡ ngươi. Nhớ kỹ, sau khi rời đi lập tức ra tay."

Nói xong nhẹ nhàng vỗ tay.

Cách đó không xa, sương mù xám tán loạn, một đoàn người vẻ mặt đờ đẫn đi tới.

Bùi Lăng hơi sợ hãi, người cầm đầu là Trương Thạc.

Sau lưng Trương Thạc là Lâm Lung và đám người trong đội ngũ Đường Nam Trai, còn có rất nhiều đồng môn mất tích trong rừng hoa lê lúc bọn họ đến vào ngày hôm trước.

Trên mặt đám người này không có biểu cảm gì, ánh mắt đăm đăm, dường như đã không có bao nhiêu ý thức của bản thân.

Ngay cả Trương Thạc có tu vi cao nhất, lúc bị ra lệnh đi đến trước mặt Bùi Lăng cũng đã như con rối.

"Hàn sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giết Đường Nam Trai, đưa phi kiếm bản mệnh của ngươi đến đây phục mệnh!" Lúc này Bùi Lăng chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận vô hình tràn ngập, không giết Đường Nam Trai thì không thể biểu đạt cảm giác tức giận và xúc động mạnh mẽ này, hơn nữa căn bản không thể suy nghĩ!

Hắn không dám tùy tiện ủy thác tu luyện ở trước mặt Hàn Tư Cổ, chỉ có thể liều mạng nói với mình: "Thực lực của Đường Nam Trai quá cao, vì bảo đảm an toàn, sau khi ta ra ngoài sẽ cắt đuôi những người khác trước, dùng hệ thống uỷ thác 【 Đoán Cốt quyết 】 , để tránh lúc giết chết Đường Nam Trai lại thất bại trong gang tấc."

"Thực lực của Đường Nam Trai quá cao, vì bảo đảm an toàn, sau khi ta ra ngoài sẽ cắt đuôi những người khác trước, dùng hệ thống uỷ thác 【 Đoán Cốt quyết 】 , để tránh lúc giết chết Đường Nam Trai lại thất bại trong gang tấc..."

Cứ thế, một lát sau hắn và đám người Trương Thạc xuất hiện chính đường của từ đường, không đợi Trương Thạc đi tới, nghiêm mặt định nói gì đó, Bùi Lăng không nói hai lời vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, nhanh chóng rời đi!

Chẳng mấy chốc đã đến một ngóc ngách, Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kêu gọi hệ thống: "Hệ thống, ta muốn uỷ thác tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Theo việc hệ thống online, lửa giận ngập tràn của Bùi Lăng nhanh chóng biến mất, trong đầu cũng thông suốt.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lập tức nghĩ đến, ngày đầu tiên bọn họ đến đây đã gặp phải việc quỷ dị ở rừng hoa lê.

Lúc ấy ngay cả Trương Thạc cũng trúng chiêu, nếu Bùi Lăng không ủy thác hệ thống, tất nhiên cũng sẽ dữ nhiều lành ít.

Vốn còn tưởng là yêu ma quỷ quái ở ngoài trang, hiện tại xem ra, căn bản là Hàn Tư Cổ ở từ đường gây ra.

Bùi Lăng đột nhiên hiểu rõ vì sao Hàn Tư Cổ ở dưới giếng cổ lại trắng trợn tàn sát tàn sát đám người Quản Tuyết Nhị, chỉ dùng lợi ích dụ dỗ mình hắn.

Bởi vì đối phương biết, tuy đám người Quản Tuyết Nhị có tu vi tuy cao, lại không đủ để chống cự sự mê hoặc của Chú Quỷ.

Dù thật lòng thật dạ làm việc cho hắn ta, chỉ hơi không cẩn thận sẽ trở thành khôi lỗi của Chú Quỷ, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Bùi Lăng đánh bậy đánh bạ, uỷ thác 【 Cấp Linh thuật 】 , bị Phệ Hồn Quỷ Mộc công kích thần hồn cũng không làm sao, điều này khiến Hàn Tư Cổ ở dưới giếng cổ hiểu lầm thần hồn của hắn vô cùng cường đại, có thể chống cự sự mê hoặc và thao túng của Chú Quỷ, cho nên mới tha cho hắn.

Đúng vậy, hiện tại Bùi Lăng đã có thể hoàn toàn xác nhận, vị tên Hàn Tư Cổ ở từ đường chính là Chú Quỷ.

Giếng cổ sau núi.

Từ đằng xa, Đường Nam Trai đã trông thấy cây hòe lớn cành lá rậm rạp như vật vô hại, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kị.

Hắn ta cũng giống lúc Bùi Lăng tiến vào từ đường, còn chưa tới gần đã đứng đằng xa lớn tiếng nói rõ ý đồ đến đây, liên tục nhấn mạnh câu nếu mình bị thương tổn, Huyết Hà kiếm sẽ nhận định người ở nơi đây là Chú Quỷ.

Chẳng mấy chốc, nữ tử áo đỏ xuất hiện, lạnh như băng mời khách: "Chủ nhân mời đi vào nói chuyện."

Chủ nhân?

Đường Nam Trai giật mình, vị Huyết phu nhân này không phải đạo lữ của Hàn Tư Cổ sao? Vì sao bây giờ lời lẽ thái độ lại như nô tỳ?

Nhưng bây giờ hắn ta cũng không thời gian chú ý chuyện nhỏ nhặt này, cùng Huyết phu nhân đi xuống giếng.

Chương 219: Tam kiếp chung độ

Trong giây lát, hắn ta xuất hiện ở trong đình viện, cũng thấy được Hàn Tư Cổ cách đó không xa.

Mặc dù vẻ ngoài của vị Hàn Tư Cổ không hề khác biệt với vị đã gặp ở từ đường, khí chất lại khác biệt quá nhiều.

Trên người tản ra kiếm ý nghiêm nghị, thân phận kiếm tu rõ rành rành.

Đường Nam Trai không khỏi giật mình: "Chẳng lẽ vị này mới là bản tôn?"

Hắn ta nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng dáng Lỗ Lục Tường mà Bùi Lăng nhắc đến đâu, không khỏi nghiêm nghị hơn mấy phần.

Mặc dù Lỗ Lục Tường không ở đây, chưa chắc đã bị hại, nhưng... Ai biết được?

Mặc kệ là Hàn Tư Cổ bản tôn, hay là Chú Quỷ đều không phải loại lương thiện gì.

Nghĩ tới đây, Đường Nam Trai đè nén suy nghĩ trong lòng, sau khi hành lễ lại cung kính nói: "Hàn sư huynh, phi kiếm bản mệnh Huyết Hà kiếm của ngươi nóng lòng giúp đỡ chủ nhân, lại khổ vì Chú Quỷ giả mạo, khó lựa chọn. Vì vậy, ra lệnh ta đến đây phân biệt chân thân của sư huynh."

"Trên đường đi ta đã nghĩ, với sự quen thuộc của Huyết Hà kiếm với chủ nhân, chắc chắn không thể phán đoán bằng những việc tầm thường."

"Duy chỉ có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, sau khi sư huynh đạt được phần cơ duyên này vào năm đó, nhất định trầm tư suy nghĩ thật lâu, dốc lòng nghiên cứu, vô cùng quen thuộc. Chắc chắn Chú Quỷ khó có thể so sánh được với sư huynh."

"Không bằng sư huynh giảng giải Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho ta một lần, để ta tiến hành xác minh với vị Hàn sư huynh ở từ đường thì như thế nào?"

Quan tâm các ngươi ai thật ai giả, dù sao có thể lừa gạt một câu Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp là một câu.

Không nhân lúc cần cầu cạnh lão tử để lừa gạt, chẳng lẽ còn trông cậy sau khi các ngươi làm xong chuyện sẽ giữ lời hứa?

Trong lòng Đường Nam Trai nghĩ như vậy, đã thấy Hàn Tư Cổ khẽ nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi đã tới bên này, không phải tiểu tử tự xưng là Trịnh Kinh Sơn kia đã đến từ đường rồi chứ?"

Trịnh Kinh Sơn?

Đây không phải nội môn mạch chủ một mạch Kiêm Tang sao?

Đường Nam Trai ngẩn ngơ, không ngờ Bùi Lăng to gan như thế, lại dám giả mạo cả nội môn mạch chủ.

Nhưng nghĩ đến chuôi Yếm Sinh Đao của Bùi Lăng, lập tức nhận ra, e rằng mối quan hệ của vị sư đệ này và Trịnh Kinh Sơn còn mật thiết hơn cả tưởng tượng.

Hắn ta âm thầm ghi nhớ, nói: "Hồi sư huynh, đúng là như thế. Trịnh sư đệ là người giảo hoạt, mồm miệng lanh lợi, nếu sư huynh không cho ta đủ bằng chứng, chỉ sợ ta không thể nói lại hắn khi đối mặt với Huyết Hà kiếm."

Cho nên, vì thuyết phục phi kiếm bản mệnh của ngươi, nhanh dạy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho ta đi!

"..." Hàn Tư Cổ nghe vậy, hơi híp mắt lại, sau một lát mới từ tốn nói, "Ngươi muốn lấy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cũng không sao."

"Phần Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp mà ta cướp được, cần trải qua tất cả ba kiếp nạn lớn mới có thể thành công."

"Kiếp thứ nhất là Tâm Ma kiếp."

"Điều này cũng không có gì đáng nói với đệ tử Thánh tông. Chắc hẳn ngươi không xa lạ gì với Tâm Ma quyền ở ngoại môn Chư Pháp các."

"Dựa vào tâm tính của ta, chẳng mấy chốc đã thuận lợi thông qua."

"Kiếp thứ hai là Bản Mệnh kiếp."

"Một kiếp này ứng trên phi kiếm bản mệnh của ta."

"Cũng may Huyết Hà không khiến ta thất vọng, trải qua một phen khó khăn, mặc dù chia tách với ta nhưng cũng thuận lợi vượt qua Bản Mệnh kiếp, lại dựa vào kiếp nạn thúc đẩy sinh trưởng ra kiếm linh."

"Một kiếp cuối cùng là Chú Quỷ kiếp."

"Ta chủ tu kiếm đạo, phi kiếm bản mệnh Huyết Hà là đạo của ta."

"Thất Sát trấn mệnh, Chú Quỷ tranh đạo, đối với ta thứ tranh đấu với Chú Quỷ tranh là Huyết Hà."

"Chỉ cần ta có thể thành công thu hồi Huyết Hà, vậy là tam kiếp chung độ, lập tức hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ, đạo cơ thiên thành!"

"Vấn đề nằm ở chỗ, lúc Huyết Hà mới sinh, ta và Chú Quỷ đã bắt đầu tranh đạo. Tuy nó có linh trí lại như một tờ giấy trắng, ngây thơ hồ đồ, lòng dạ có hạn, chỉ nhận ra kiếm ý của ta. Không thể phân biệt ta và Chú Quỷ, ai là bản tôn."

"Lại vì Thất Sát trấn mệnh, Huyết Hà không cảm ứng được liên hệ mệnh hồn giữa ta và nó."

Đường Nam Trai nghe vậy không khỏi nghi ngờ: "Hàn sư huynh, thế nhưng trước đó ta gặp phải Huyết Hà, nó nhớ rõ ràng lúc mới sinh đã cùng sư huynh vượt qua rất nhiều năm tháng? Nếu nó mới có linh trí lúc sư huynh bắt đầu Trúc Cơ, vì sao lại có những ký ức kia?"

Hàn Tư Cổ nhìn hắn ta, bình tĩnh nói: "Chắc hẳn ngươi cũng đã đi nghe Dung Linh chi pháp ở Khí phong? Lúc phi kiếm bản mệnh mới sinh, bởi vì tự tay Dung Linh sẽ có một tia linh tính yếu ớt, chỉ là lúc đó hoàn toàn không có ý thức, chỉ dựa vào bản năng cảm ứng ngoại giới, thỉnh thoảng mới ghi nhớ đôi câu vài lời."

"Phải đến sau khi trải qua Bản Mệnh kiếp, tia linh tính này mới lột xác, hóa thân thành kiếm linh chân chính."

"Những đoạn ký ngắn vụn vặt từ thời kỳ linh tính, rất dễ bị che đậy và lẫn lộn, căn bản không đủ để đánh giá ra chân thân của ta."

Đường Nam Trai nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ.

"Ba nhóm đệ tử trước đó có thực lực thấp, cũng vụng về không chịu nổi." Hàn Tư Cổ nói thêm.

Chương 220: 【 Khô Tâm thuật 】 (1)

"Gần như mỗi người đều bị Chú Quỷ mê hoặc, ý đồ mưu đoạt Huyết Hà, ta chẳng thèm nói nhiều với bọn họ, trực tiếp tiễn bọn họ một đoạn đường. Mãi cho đến lần trước, cuối cùng có một người thông minh, mặc dù cuối cùng vẫn không thể ngăn cản thuật mê hoặc của Chú Quỷ, nhưng nể mặt lúc trước hắn cũng thật lòng thật dạ làm việc cho ta, ta mở đại trận, tha hắn một mạng."

"Nói cách khác, nếu ta cũng ra sức vì sư huynh, dù cuối cùng không thể hoàn thành chuyện này, sư huynh cũng nguyện ý cho ta một con đường sống?" Trong lòng Đường Nam Trai nặng nề, nói cái gì mà tha cho Hạ Dực một mạng, nếu không có Hạ Dực ôm thương tích về tông, sao có thể dụ đám người bọn họ.

Hàn Tư Cổ từ tốn nói: "Vốn lần này ta cũng định không để lại một tên nào. Chỉ là trong số các ngươi, có một người thần hồn vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả Phệ Hồn Quỷ Mộc cũng không thể làm gì, nhất định có thể ngăn cản sự mê hoặc của Chú Quỷ. Cho nên ta dự định cho các ngươi một cơ hội nữa."

"Tính toán thời gian, chắc hẳn Chú Quỷ đã bắt đầu ra tay với Trịnh Kinh Sơn."

"Với sự ứng biến của tiểu tử kia, Chú Quỷ không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chắc chắn hắn có thể nhận ra."

"Tiếp theo, chỉ cần hắn còn muốn sống, nhất định phải đến đây tìm ta xin giúp đỡ."

"Đối với ta, thứ duy nhất có giá trị trong cả tòa sơn trang này là Huyết Hà."

"Đến lúc đó ngươi và hắn cùng đến hồ sen thuyết phục Huyết Hà đến đây gặp ta, hiểu rõ chưa?"

Trong lòng Đường Nam Trai chấn động, nếu lời nói của Hàn Tư Cổ này không phải giả dối, nói cách khác, từ lúc bắt đầu tất cả mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán của đối phương! Hơn nữa bây giờ nghe ý của đối phương, người thật sự có giá trị với hắn ta chỉ có một mình Bùi Lăng.

Mặc dù hắn ta là người có thực lực mạnh nhất trong số những tu sĩ đến sơn trang lần này, cũng không quan trọng gì với một thiên kiêu chỉ thiếu nửa bước là đến Thiên Đạo Trúc Cơ như Hàn Tư Cổ.

So sánh với vị Hàn Tư Cổ cường đại và cáo già ở từ đường, Hàn Tư Cổ ở dưới giếng cổ, mang đến cho hắn ta một cảm giác bá đạo, thâm trầm.

Tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, nhất định phải lần lượt giành thắng lợi, lần lượt thành công mới có thể dần củng cố và xác định tính cách cuồng vọng và tự tin không ai không làm việc cho mình. Không phải người trải qua trăm trận chiến, trăm trận trăm thắng, chỉ dựa vào việc sống an nhàn sung sướng vênh mặt hất hàm sai khiến, tuyệt đối không thể bồi dưỡng được phong thái này.

Cực kỳ hiển nhiên, vị Hàn Tư Cổ trước mắt mới là bản tôn!

Suy nghĩ của Đường Nam Trai thay đổi thật nhanh, đột nhiên hỏi: "Hàn sư huynh, nếu Chú Quỷ giết Bùi Lăng, vậy làm sao bây giờ?"

Hàn Tư Cổ hơi mỉm cười, nói: "Mặc dù tiểu tử kia chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, nhưng căn cơ hùng hậu, trên người là Tinh Cốt cực phẩm đã bắt đầu ngọc biến, cộng thêm Huyết Quỷ độn pháp là thứ tốt nhất ở nội môn Chư Pháp các, đặc biệt trên người ngươi đã có Huyết Hà kiếm khí, tiểu tử kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội lừa gạt lấy Huyết Hà kiếm khí... Một lòng muốn chạy trốn, Chú Quỷ không giết được hắn."

"Dù sao, mệnh của ta bị trấn ở giếng cổ, mệnh của Chú Quỷ bị ép ở từ đường, đều không thể di chuyển."

Hắn ta suy nghĩ, còn nói thêm, "Có lẽ tiểu tử kia cũng sắp chạy khỏi từ đường, Chú Quỷ sẽ không để một tu sĩ có thể ngăn cản thuật mê hoặc của nó còn sống sót, tất nhiên sẽ phái khôi lỗi truy sát, tiểu tử kia rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể tới tìm ta, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm..."

Trong lòng Đường Nam Trai nặng nề, hiểu ý của Hàn Tư Cổ, chờ sau khi Bùi Lăng đến đây, nếu hắn ta không thể hiện được giá trị của bản thân, Hàn Tư Cổ sẽ không giữ mạng của hắn ta nữa.

"Ta bằng lòng giúp đỡ Trịnh sư đệ, cùng nhau thu hồi phi kiếm bản mệnh cho sư huynh!" Hắn ta lập tức nói.

Đường Nam Trai không dám thèm muốn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp nữa.

Đối mặt với tình huống này, có thể còn sống rời khỏi Hàn thị sơn trang, đã là may mắn lắm rồi.

Hàn Tư Cổ nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói: "Tu vi của ngươi tạm được, sau này cứ làm kiếm nô của ta đi."

Kiếm nô?

Sắc mặt Đường Nam Trai thay đổi.

Kiếm tu kiếm nô, nói tóm lại là bị hắn ta nô dịch cả nhục thân hồn phách, đời này kiếp này vĩnh viễn không có ngày giải thoát.

Một khi kiếm tu vẫn lạc, kiếm nô chắc chắn phải chết.

Nhưng kiếm nô chết đi, lại không ảnh hưởng đến kiếm tu.

Từ khi Đường Nam Trai nhập đạo đến nay, thức khuya dậy sớm chưa từng lười biếng, vì sao sau khi Luyện Khí tầng sáu đã dẫn một đám huynh đệ xuống Cổ Uyên chém giết yêu quỷ không kể ngày đêm chứ? Còn không phải vì có thể đi xa hơn, đứng cao hơn ở trên đại đạo sao?!

Nếu trở thành kiếm nô, dù sau này Hàn Tư Cổ có thành tựu, hắn ta cũng chỉ là nô tỳ, có bao nhiêu ý nghĩa chứ?

Nhưng không đồng ý, nhìn ý của đối phương, chắc chắn sẽ không tha mạng cho hắn ta.

Chọn thế nào đây?

...

Vào lúc này, một góc nào đó trong sơn trang, Bùi Lăng còn đang tu luyện, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Chương 221: 【 Khô Tâm thuật 】 (2)

Trong lòng hắn nặng nề, quả nhiên, không lâu sau đám người Trương Thạc mặt không biểu cảm đã xuất hiện, không nói câu nào đã ra tay công kích.

Ngay lúc đạo thuật pháp thứ nhất chạm đến Bùi Lăng, hệ thống vội vàng offline: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, xoay người bỏ chạy.

Đám người Trương Thạc lập tức theo sát, vừa đuổi theo vừa nổi giận nói: "Bùi sư đệ, vừa rồi ngươi đã đồng ý, vì sao còn vi phạm mệnh lệnh của Hàn sư huynh? Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao!"

"Trương sư huynh, ngươi đừng bị cái tên Hàn sư huynh kia lừa." Bùi Lăng nhíu mày, vừa chạy vừa trầm giọng giải thích, "Hắn có ý đồ xấu xa, không có ý tốt với chúng ta."

"Nói linh tinh!" Trương Thạc nghe vậy còn chưa trả lời, nữ tu Lâm Lung chạy theo bên cạnh hắn ta lập tức quát lớn, "Hàn sư huynh là người tốt bụng, chân thành nhiệt tình, biết sơn trang nguy hiểm đã đặc biệt giữ chúng ta ở lại bên cạnh để chăm sóc, là người tốt duy nhất trong cả sơn trang này! Ngươi không nhớ ân tình của sư huynh thì thôi, còn đảo ngược phải trái trắng đen, ta thấy ngươi đã bị Chú Quỷ mê hoặc tâm hồn rồi!"

Ngay lúc nàng mở miệng, một giọng nói khác nhẹ nhàng vang lên bên tai Bùi Lăng: "Ta thấy ngươi đã bị Chú Quỷ mê hoặc tâm hồn... Rõ ràng ngươi đã đồng ý nhất định phải nghe theo Hàn sư huynh... Nghe theo Hàn sư huynh... Nghe theo Hàn sư huynh..."

Trong lúc Bùi Lăng lao đi vùn vụt, thần trí lại trở nên hoảng hốt.

Hắn vội vàng hung ác cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn để ép buộc mình tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

Không ngờ đã rời khỏi từ đường, Chú Quỷ vẫn có thể mê hoặc tâm trí của hắn!

Đúng vậy, hôm đó còn ở trong rừng hoa lê bên ngoài sơn trang, không phải Chú Quỷ cũng từng dùng chiêu này, ngay cả Trương Thạc cũng mơ hồ rời khỏi Huyết Khôi Kiệu sao?

Sắc mặt Bùi Lăng âm trầm, nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó.

Lúc này Trương Thạc cũng nói: "Bùi sư đệ, con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng, ta biết ngươi không phải người như thế, bây giờ nói như vậy đều vì Chú Quỷ mê hoặc, ngươi đi với chúng ta gặp Hàn sư huynh, để Hàn sư huynh giải khai thuật mê hoặc của Chú Quỷ cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết bản thân đã làm sai đến mức nào."

Những người này bị Chú Quỷ mê hoặc, bây giờ căn bản không nghe lọt bất kỳ câu nào nói xấu Chú Quỷ!

Bùi Lăng thầm nghĩ, hiện tại không thể giải thích rõ, đối phương lại người đông thế mạnh, còn có Chú Quỷ ẩn núp âm thầm mê hoặc tâm trí bất cứ lúc nào... Chỉ có thể chạy trước lại nói!

Trong lúc suy nghĩ, hắn lướt qua một bức tường viện, đám người Trương Thạc theo sát phía sau, rất nhiều người đều chen chúc chạy vào cửa tròn trên tường viện, nhưng có mấy người bị đám đông đẩy đến bên cạnh, lại đâm thẳng vào tường viện.

Nếu là tường viện nơi thế tục, đương nhiên không chịu nổi bị tu sĩ va chạm như thế. Tuy nhiên, dù sao Hàn thị sơn trang cũng có lão tổ suýt nữa Kết Đan, đã sử dụng vật liệu và kỹ thuật không tầm thường để đắp thành tường viện, thậm chí còn khắc phù văn phòng hộ.

Lúc này mấy phù văn chưa bị tổn hại hơi lấp lóe, mấy tên tu sĩ kia lập tức bắn ngược ra ngoài, ngã xuống đất, trong chốc lát đầu óc choáng váng vẫn chưa đứng lên được.

Đám người Trương Thạc thấy thế càng tức giận hơn: "Hắn hại chết đám người Tiền sư đệ! Đáng chết, Bùi Lăng ngươi đúng là phát điên rồi, chẳng những phản bội Hàn sư huynh, còn giết hại đồng môn, ngươi có chết muôn lần cũng không hết tội."

Chết rồi?

Bùi Lăng còn đang chạy trốn, trong chốc lát không chú ý sau lưng, nghe vậy hơi ngạc nhiên. Dứt khoát sử dụng độn pháp tinh diệu, nhanh chóng kéo đám người Trương Thạc lượn quanh một vòng lớn, lại trở về khu vực gần bức tường đó, chỉ thấy mấy tên tu sĩ kia khuôn mặt nghiêm nghị cơ thể cứng đờ, còn đang giãy giụa trên mặt đất.

Đám người Trương Thạc lại làm như không thấy, vừa hô hào muốn báo thù rửa hận cho bọn họ, vừa trực tiếp đạp qua từ trên người bọn họ!

Vốn mấy tên tu sĩ kia cũng không có gì đáng ngại, bị một đám đồng bạn hừng hực khí đạp một lần, lại có vẻ gần chết thật.

Bùi Lăng thấy thế, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên dừng chân, chờ Trương Thạc đến gần đánh một chưởng, hắn không hề né tránh, cứng rắn đứng yên chịu một chưởng này, thuận thế bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất.

Ầm!

Bùi Lăng vừa rơi xuống đất lập tức thi triển 【 Khô Tâm thuật 】 .

Ngay sau đó, sinh cơ trên người hắn lập tức tản đi, cả người như một đoạn cây khô không có chút sức sống nào!

"Đây là kết cục của kẻ chửi bới Hàn sư huynh, giết hại đồng môn!" Đám người Trương Thạc đứng ở bên cạnh hắn, nhìn "thi thể" của hắn, cười lạnh nói, "Tốt lắm, tên phản đồ này đã chết, chúng ta lại đi đến chỗ Hàn sư huynh phục mệnh."

Lúc này, tiếng động luôn quanh quẩn bên tai Bùi Lăng cũng dần biến mất.

Bởi vì hắn cố ý chọn vị trí, lúc một đoàn người rời đi cũng không giẫm lên người hắn một cái nào, chẳng mấy chốc đã tan tác như chim muông.

Chương 222: Bùi Lăng chết rồi?

Lo lắng Chú Quỷ sẽ sai khiến đám người Trương Thạc giết ngược lại, Bùi Lăng không dám lập tức hủy bỏ Khô Tâm thuật, thầm nghĩ, chẳng trách thuật mê hoặc của Chú Quỷ đáng sợ đến thế, nhưng vẫn không thể lừa gạt Huyết Hà kiếm.

Hóa ra sau khi tu sĩ bị mê hoặc có linh trí thấp lại dễ bị lừa như vậy, còn không biết chém thêm một đao.

Mặc dù, trông dáng vẻ của Huyết Hà kiếm không thông minh lắm, nhưng cũng linh động hơn đám người Trương Thạc nhiều.

Hắn nghĩ như vậy, tính toán thời gian gần đủ rồi, thấy không có ai trở về, vậy hắn cũng nên tìm một chỗ an toàn hơn.

Ngay lúc Bùi Lăng dự định giải 【 Khô Tâm thuật 】 , ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ: Sợi tơ huyết sắc quấn quanh trên người mình lại dần đứt gãy từng sợi một...

Trong giếng cổ, sắc mặt Đường Nam Trai thay đổi.

Một lát sau, cuối cùng hắn ta cũng đưa ra lựa chọn, dù Đường Nam Trai có như thế nào, cũng tuyệt đối không vì sống tạm mà làm nô làm tỳ!

Để hắn ta làm kiếm nô, thà rằng hắn ta chết trận ngay tại đây.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Đường Nam Trai đang chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, Hàn Tư Cổ ngồi cách đó không xa chợt thay đổi sắc mặt.

"Tiểu tử kia chết rồi!" Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tư Cổ lại hiện ra vẻ ngạc nhiên hiếm có.

Tinh Cốt cực phẩm, Huyết Quỷ độn pháp, Huyết Sát đao pháp, Phù khí Yếm Sinh Đao thượng phẩm, Huyết Hà cho kiếm khí hộ thân... Lại bị Chú Quỷ giết chết?

Càng quan trọng hơn là, Chú Quỷ thật sự có can đảm giết Bùi Lăng?

Bùi Lăng vừa chết, Đường Nam Trai đến chỗ hắn ta vẫn còn sống, không phải đang nói cho Huyết Hà biết, người ở từ đường là giả sao?

"Chủ nhân." Phát hiện vẻ mặt hắn ta không đúng, Huyết phu nhân vội vàng hỏi, "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Trấn mệnh hồn tuyến mà ta để lại trên người tiểu tử kia đã đứt." Khuôn mặt Hàn Tư Cổ nặng nề, "Loại tình huống này, chỉ có một khả năng là cả người hắn đã mất hết sinh cơ, rơi vào chỗ chết."

Huyết phu nhân trầm ngâm nói: "Có phải là thuật giả chết không? Ta nhớ năm đó theo chủ nhân vào trong Thánh tông, trong Chư Pháp các có mấy loại thuật pháp giống vậy."

"Không thể nào!" Hàn Tư Cổ lắc đầu chắc chắn, "Cái gọi là thuật giả chết, nói cho cùng chỉ thu liễm sinh cơ, ngụy trang thành người chết, nhưng có thu liễm sinh cơ thế nào, chỉ cần người không chết thật sẽ còn có chút hy vọng sống, nếu không một khi giải trừ thuật pháp, phải khôi phục như thế nào? Cho nên, nếu hắn dùng thuật giả chết, trấn mệnh hồn tuyến sẽ đứt mấy sợi, nhưng không đứt hết!"

"Chủ yếu nhất là hắn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, sao có thể thu liễm sinh cơ của mình đến cực hạn như thế?"

"Sở dĩ ngoại môn có thuật giả chết giá cả rất rẻ, cũng vì tính thực dụng không cao, chỉ có thể dùng để lừa gạt một vài yêu thú hoặc quỷ vật linh trí không cao, đừng nói trấn mệnh hồn tuyến của ta, còn không thể lừa gạt được tu sĩ bình thường!"

Trấn mệnh hồn tuyến... Đường Nam Trai bình tĩnh liếc nhìn sợi tơ huyết sắc trên cánh tay mình, ánh mắt lóe lên, đột nhiên thử dò xét: "Có khả năng hắn chạy trốn không?"

"Trốn?" Hàn Tư Cổ cười lạnh thành tiếng, "Mặc dù trấn mệnh hồn tuyến không thể trực tiếp lấy mạng hắn, nhưng cũng giới hạn phạm vi hoạt động của hắn trong toàn bộ Hàn thị sơn trang, một khi rời đi nửa bước sẽ bị rút mất tất cả mệnh cách hồn phách trong nháy mắt... Bây giờ hồn tuyến đứt gãy, lại không thể mang về cái gì hết, hiển nhiên tiểu tử kia đã thân tử đạo tiêu."

Kế hoạch bị xáo trộn, sắc mặt Hàn Tư Cổ âm u, sau đó nhìn qua Đường Nam Trai nói: "Bây giờ ngươi lập tức đi tìm Huyết Hà, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngươi nhất định phải đưa nó đến giếng cổ! Nếu không, ta còn có thể cho ngươi lựa chọn làm kiếm nô, Chú Quỷ chỉ rút khô một thân tu vi huyết nhục của ngươi! Chắc ngươi cũng hiểu lý lẽ không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác."

Đường Nam Trai lập tức lên giá: "Ta muốn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp! Muốn ngay bây giờ!"

Sắc mặt Hàn Tư Cổ thay đổi, cuối cùng lạnh lùng nói: "Nhiều lắm chỉ cho ngươi một nửa trước!"

"Được!" Đường Nam Trai cũng không lằng nhằng.

Hiện tại đôi bên đều không có nhiều thời gian, Hàn Tư Cổ cần Đường Nam Trai lập tức tiến về hồ sen, nói cái chết của Bùi Lăng cho Huyết Hà biết, để Huyết Hà kịp thời phân chia thật giả, nếu không một khi Chú Quỷ ra tay, chắc chắn sẽ lợi dụng Đường Nam Trai để khoác lác, lại khiến Huyết Hà kiếm hoang mang bối rối.

Đến lúc đó, mất đi cơ hội tốt này, hắn ta phải đợi đến lúc nào mới có thể thu hồi phi kiếm bản mệnh của mình?

Dù Đường Nam Trai lá mặt lá trái, nhưng chỉ cần người này không về phe Chú Quỷ, Hàn Tư Cổ chắc chắn vẫn chiếm ưu thế.

Đối với Đường Nam Trai, Bùi Lăng đã chết, ai biết Hàn Tư Cổ có thể đột nhiên ra tay với hắn ta hay không?

Vì vậy Hàn Tư Cổ lập tức lấy ra một khối ngọc giản, nắm ở trong tay nhắm mắt ngưng thần một lát, sau đó vứt cho Đường Nam Trai: "Nhìn sơ qua một chút là được, đừng lãng phí thời gian!"

Đường Nam Trai tiếp nhận ngọc giản, vội vàng xem qua, thấy bên trong thật sự tự thuật quá trình Trúc Cơ, lúc này cũng không rảnh phân biệt thật giả, xoay người rời đi.

Một lát sau, sắc mặt hắn ta tái xanh rời khỏi sau núi, căn bản không có ý đến bên hồ sen, đi vòng cả một quãng đường lớn, cẩn thận trốn đến tiền viện.

Chương 223: Bùi Lăng chết rồi? (2)

Ngay lúc Đường Nam Trai cẩn thận lựa chọn một góc không đáng chú ý để né tránh, lại phát hiện thi thể Bùi Lăng.

Hắn ta không nhịn được dừng bước, lắc đầu thở dài, thiên tài luyện đan sư trẻ tuổi như thế, đáng tiếc...

Đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, ngay sau đó một luồng sinh cơ cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong tim Bùi Lăng, trong nháy mắt tràn ngập cả người, Bùi Lăng hoàn hảo không chút tổn hại bò dậy: "Đường sư huynh, ngươi cũng không có việc gì?"

Ngay sau đó nói, "Ta đã xác định chắc chắn, Hàn Tư Cổ trong từ đường là Chú Quỷ!"

"Ừm?" Đường Nam Trai giật mình, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Bùi Lăng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lát, mới ngạc nhiên nói, "Bùi sư đệ, ngươi làm thế nào giấu giếm được trấn mệnh hồn tuyến của Hàn Tư Cổ?"

Bùi Lăng nói: "Ta từng mua 【 Khô Tâm thuật 】 ở Chư Pháp các, nếu Đường sư huynh cần, ta có thể bán cho ngươi. Đương nhiên, có thể coi là xử phạt linh thạch."

" 【 Khô Tâm thuật 】 ?" Đường Nam Trai nhướn mày, lắc đầu nói: "Không thể nào! Pháp thuật này chỉ có thể thu liễm sinh cơ, không thể khiến sinh cơ hoàn toàn biến mất, còn không lừa được tu sĩ bình thường, huống chi là trấn mệnh hồn tuyến của Hàn Tư Cổ?"

"Nhưng ta đã dùng 【 Khô Tâm thuật 】 để thoát khỏi tơ máu, hơn nữa bây giờ điều này không quan trọng, Trương Thạc sư huynh không chết, còn có đồng đội của Đường sư huynh, cùng các đồng môn mất tích vào đêm vừa đến, hiện tại đều thành khôi lỗi của Chú Quỷ." Bùi Lăng trầm giọng nói, "Vừa rồi là bọn họ đuổi giết ta, hơn nữa căn bản không nghe bất kỳ lời giải thích nào của ta."

Lúc đầu Đường Nam Trai còn tưởng Bùi Lăng không muốn để lộ bí mật cắt được trấn mệnh hồn tuyến, nhưng nghe đồng đội mình gặp chuyện, hắn ta thay đổi sắc mặt, đã không còn quan tâm chuyện khác: "Cái gì? Khôi lỗi? Đáng chết!!!"

"Đường sư huynh, không biết tình huống lúc ngươi đến giếng cổ thế nào?" Bùi Lăng hỏi, "Hiện tại tin tức cả hai bên rất quan trọng với chúng ta."

Đường Nam Trai thở sâu, nói: "Tình huống không tốt lắm, rất có thể vị dưới giếng cổ là Hàn Tư Cổ thật. Nhưng hắn càng không thể buông tha chúng ta! Trước đó ngươi nói, Lỗ sư muội ở lại chỗ hắn làm con tin? Nhưng lúc ta đi xuống, căn bản không thấy bóng dáng Lỗ sư muội."

"Sở dĩ bây giờ hắn chịu thả ta ra, cũng vì trấn mệnh hồn tuyến mà hắn thả ở trên người ngươi đột nhiên bị đứt gãy toàn bộ, hắn cho rằng ngươi đã bị Chú Quỷ giết chết. Cho nên để ta lập tức đến hồ sen, thu hồi Huyết Hà kiếm!"

"Nếu không, hoặc là ta chiến tử ngay tại chỗ, hoặc là bị hắn luyện thành kiếm nô."

"Ta tin tưởng, dù hắn rất coi trọng Bùi sư đệ, đợi sau khi chuyện này thành công, kết cục tốt nhất của ngươi cũng là trở thành kiếm nô của hắn!"

"Vừa rồi ta rời khỏi giếng cổ, đặc biệt đi vòng qua hồ sen, không muốn bị Huyết Hà kiếm phát hiện."

"Dù sao tình hình hiện tại quá bất lợi cho chúng ta!"

"Mặc kệ Huyết Hà kiếm nhận ai là chủ, người lấy được nó đều không bỏ qua cho chúng ta."

Cái gì? Lỗ sư tỷ đã bị hại rồi?

Trong lòng Bùi Lăng hơi trầm xuống, chợt nói: "Đường sư huynh, tình hình hiện tại ta đề nghị lập tức nghĩ cách rời khỏi Hàn thị sơn trang!"

Mặc dù rời khỏi Hàn thị sơn trang, rừng hoa lê ở bên ngoài cũng có vấn đề, nhưng Hàn Tư Cổ, Chú Quỷ còn có Huyết Hà kiếm đều không thể rời khỏi sơn trang, vấn đề lớn nhất ở nơi đó, ngoại trừ không thể đi ra ngoài, thì chỉ bị Chú Quỷ mê hoặc.

Trên người Bùi Lăng còn có rất nhiều Thối Cốt Đan, lại thêm rất nhiều vật liệu lấy được từ bảo khố Hàn thị, hắn có thể liên tục ủy thác hệ thống tu luyện, cẩu mấy năm, cẩu đến khi Trúc Cơ!

"..." Đường Nam Trai nghe vậy trầm ngâm, lại lắc đầu nói, "Nếu ngươi có cách rời đi, vậy một mình ngươi đi thôi. Đám người Lâm Lung đang nằm trong tay Chú Quỷ, nếu người đã chết thì cũng thôi, nhưng người còn sống, ta không thể mặc kệ bọn họ được."

Bùi Lăng khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ trong tông môn nham hiểm như Trọng Minh tông, lại còn có lão đại như vậy.

Sao lão tử lại không gặp được chứ?

Hắn oán thầm một câu, nói: "Nhưng trên lối ra có Huyết Hà kiếm trấn thủ, trước đó thì cũng thôi, bây giờ chỉ cần chúng ta tới gần, chắc chắn Huyết Hà kiếm sẽ xuất hiện, ép hỏi kết quả. Ta không hỏi thăm được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Huyết Hà kiếm ở chỗ Chú Quỷ, không biết Đường sư huynh có thu hoạch ở dưới giếng cổ không?"

Đường Nam Trai cau mày, nói: "Ta có nghe Hàn Tư Cổ nhắc đến vài câu, nhưng không có thu hoạch gì mới, không khác với những điều mà đám Đổng sư muội nghe được trước đó. Nói tóm lại, lúc đầu Huyết Hà kiếm chỉ có chút linh tính sau khi Dung Linh, lúc Hàn Tư Cổ bắt đầu Trúc Cơ, nó vượt qua kiếp nạn mới sinh ra linh trí thật sự, trở thành kiếm linh."

"Trước đó nó còn có thể dựa vào sự liên kết mệnh hồn để nhận ra Hàn Tư Cổ, vì Hàn Tư Cổ bị Thất Sát trấn mệnh, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với nó. Bây giờ kiếm linh chỉ có thể dựa vào Huyết Hà kiếm ý để xác định chủ nhân... Đại khái là như vậy."

Huyết Hà kiếm ý?

Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến trước đó hệ thống thu nhận sử dụng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp còn thuận tay nhổ lông dê, hắn nhanh chóng suy nghĩ một chút, thấy Đường Nam Trai không có tin tức khác, lập tức nói: "Đã vậy, vậy ta đi trước một bước!"

Chương 224: Sao ngươi cũng có thể đi ra?

"Tốt!" Đường Nam Trai khẽ gật đầu, "Nếu Bùi sư đệ có thể rời khỏi sơn trang, còn xin nhanh chóng chạy về tông môn báo tin."

Bùi Lăng nói: "Ta hiểu rõ."

Nói xong, hắn lập tức thi triển Huyết Quỷ độn pháp rời đi. Hắn muốn tìm nơi hẻo lánh yên lặng tu luyện một lần nữa, tu luyện Huyết Hà kiếm ý!

Kiếm linh đã có linh trí không cao, chỉ có thể thông qua Huyết Hà kiếm ý để xác định chủ nhân, chủ nhân Hàn Tư Cổ của nó lại không thể rời khỏi giếng cổ sau núi, Chú Quỷ có thể giả mạo Hàn Tư Cổ, vì sao Bùi Lăng hắn không thể?

Cùng lúc đó, Đường Nam Trai lao nhanh về một phía khác.

Không giống với cõi lòng tràn đầy chờ mong của Bùi Lăng, lúc này tâm trạng Đường Nam Trai rất nặng nề, sắc mặt giãy giụa.

Nhưng cuối cùng, sau khi hắn ta dừng lại trong một tiểu viện vắng vẻ, vẫn lấy ra viên Trúc Cơ Đan cực phẩm mà trước đó Bùi Lăng luyện chế ngay trước mặt hắn ta ở trong túi trữ vật.

"Nhân Đạo Trúc Cơ..." Đường Nam Trai nhìn chăm chú viên đan dược đã khiến hắn ta vô cùng vui vẻ lúc vừa ra lò, thầm than một tiếng, "Thôi, giữ lại núi xanh, không lo không củi đốt!"

Lấy tư chất tu vi của hắn ta, vốn không tranh được lần cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ này, lúc trở về tông môn cũng có thể nhận được một cơ hội Địa Đạo Trúc Cơ.

Nếu đi Nhân Đạo Trúc Cơ, đâu chỉ tự hủy tiền đồ.

Nhưng với tình hình này, hắn ta còn không nghĩ cách nâng cao thực lực của mình, đừng nói cứu đám người Lâm Lung, căn bản khó bảo vệ được bản thân!

Về phần nâng cao thực lực, trước mắt còn có cái gì hiệu quả nhanh hơn Trúc Cơ?

Nhân Đạo Trúc Cơ yếu hơn nữa cũng là Trúc Cơ.

Nghĩ tới đây, trong mắt Đường Nam Trai lóe lên một tia tàn nhẫn, không chần chờ nữa, ngửa đầu nuốt Trúc Cơ Đan cực phẩm vào...

Vào lúc này, Bùi Lăng đang tạm thời tỉ mí bố trí trong sân, cẩn thận đặt viên đá cuối cùng lên.

Dựa theo thiết kế của hắn, nếu chút nữa hệ thống giở trò, mặc kệ rời khỏi tiểu viện từ phương hướng nào, đều động đến cơ quan, bị tảng đá đập trúng.

Từ đó cắt ngang một khóa ủy thác, tránh mạo hiểm.

Làm xong những việc này, hắn mới đi đến chính giữa tiểu viện, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Huyết Hà kiếm ý 】 !"

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện, kiểm tra ra thiếu kiếm khí loại giết chóc để tu luyện..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có một đạo kiếm khí loại giết chóc..."

"Leng keng! Hệ thống sử dụng một đạo kiếm khí loại giết chóc..."

Bùi Lăng nghe vậy lập tức nghiêm nghị, ngay sau đó đạo kiếm khí mà Huyết Hà kiếm thả vào trong cơ thể hắn lại bị hệ thống rút đi, nhanh chóng luyện hóa: "Leng keng! Bắt đầu luyện hóa kiếm khí loại giết chóc, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Bùi Lăng không dám khinh thường, rất nghiêm túc nhìn bước tiếp theo của hệ thống.

Nhưng cả người không có chút cảm giác nào, thậm chí ngay cả linh lực cũng không vận chuyển, chỉ cảm thấy kiếm khí trong cơ thể đang nhanh chóng tan rã. Thay vào đó, đầu óc hắn đột nhiên tỉnh táo.

Cứ như bị ấn mạnh vào một thùng nước suối ngọt lành trong vắt.

Cũng không biết cảm giác này kéo dài bao lâu, bên tai Bùi Lăng vang lên giọng nói của hệ thống: "Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Hắn mở hai mắt ra, cả người tản ra một luồng kiếm ý tràn ngập sự giết chóc, máu tươi, bén nhọn!

Xong rồi!

Trong lòng Bùi Lăng vui vẻ, chợt giấu Yếm Sinh Đao vào túi trữ vật, sửa sang lại áo bào, đi thẳng đến hồ sen.

Lúc này đã là buổi tối, trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu, Huyết Hà kiếm phun ra nuốt vào ánh trăng ở giữa trời.

Phát hiện có người đến gần nó, ngay lập tức một luồng sát cơ không chút kiêng dè khóa chặt Bùi Lăng từ xa, không hề che giấu sự ác ý.

Không đợi Huyết Hà kiếm nổi giận, quanh người Bùi Lăng phun trào Huyết Hà kiếm ý, bắt chước giọng điệu Hàn Tư Cổ quát khẽ: "Huyết Hà! Còn không nhanh tới giúp ta!"

"Chủ nhân?" Huyết Hà kiếm khẽ giật mình, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, vui mừng nói, "Ngươi thật sự là chủ nhân?"

Ở trong mắt nó, nhân loại đều có dáng vẻ giống hệt nhau, nhiều lắm là khác biệt nam nữ, người trước mắt cũng giống với Hàn Tư Cổ trong trí nhớ, mọc ra hai mắt một mũi một miệng, hai tay hai chân, đứng thẳng bước đi... Hơn nữa, mặc dù kiếm ý trên người yếu ớt, nhưng dường như đã bỏ đi rất nhiều tạp chất, có cùng bản nguyên với nó, lại càng tinh khiết, tinh túy hơn.

Không cần suy nghĩ, đây chắc chắn là chủ nhân của nó!

Trong lòng Bùi Lăng càng chắc chắn, Huyết Hà kiếm này thật sự chỉ nhận kiếm ý!

Hàn Tư Cổ bị Chú Quỷ đánh cắp tu vi kiếm ý, cho nên Huyết Hà kiếm không thể nhận ra chủ nhân thật của mình. Hắn lại dùng hệ thống uỷ thác tu luyện ra được Huyết Hà kiếm ý, bàn về độ thuần túy lại càng cao hơn Hàn Tư Cổ thật, hệ thống uỷ thác tu luyện lại sử dụng chính kiếm khí mà Huyết Hà kiếm cho để làm vật phụ trợ.

Hiện tại, Huyết Hà kiếm này đâu nhìn ra vấn đề?

Sơ hở duy nhất của hắn là tu vi quá thấp.

Chương 225: Bùi sư đệ, ta thật vất vả mời tìm được ngươi! (1)

"Ngươi không nhận ra tướng mạo của ta, không nhận ra hồn khế bản mệnh giữa ngươi và ta." Bùi Lăng lập tức giận dữ nói, "Chẳng lẽ còn không nhận ra cả kiếm ý của ta?"

Nhân lúc kiếm linh này đã bị mình trấn áp, hắn phải nhanh chóng lừa nó mở đại trận cho mình, tiện bỏ trốn mất dạng!

Chỉ cần rời khỏi Hàn thị sơn trang này, Bùi Lăng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Trọng Minh tông, mời Trịnh Kinh Sơn thật đến đây, tiêu diệt Hàn Tư Cổ và Chú Quỷ, lại xử lý thanh Huyết Hà kiếm hung tàn này!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức quát, "Lập tức mở ra m Thủy Huyễn Liên đại trận, lúc ta Thiên Đạo Trúc Cơ gặp sự cố, đến mức tu vi giảm xuống, trên người bị trọng thương, cần nhanh chóng rời khỏi sơn trang để chữa trị!"

"Cái, cái gì?! Chủ nhân Trúc Cơ thất bại, tu vi giảm xuống?" Huyết Hà kiếm hoảng sợ, lúc này mới chú ý tới Bùi Lăng lại chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, "Vậy chủ nhân muốn đi nơi nào tìm y tu? Có cần ta tìm thầy thuốc đến đây không? Nếu không đến, ta sẽ tàn sát cả tộc hắn!"

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, kiếm linh này đúng là mới sinh linh trí, còn dễ lừa gạt hơn cả tưởng tượng.

Nhưng căn cứ vào giác ngộ nói nhiều sẽ nói hớ, hắn không dám tiếp tục lừa gạt nữa, chỉ phân phó ngắn gọn: "Mở m Thủy Huyễn Liên đại trận ra!"

Huyết Hà kiếm không hề nghi ngờ, vội vàng nói: "Vâng!"

Còn chưa nói hết câu, nó đột nhiên xông lên giữa không trung, cùng lúc đó hình thể của Huyết Hà kiếm nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong hai lần hít thở ngắn ngủi đã hóa thành một thanh cự kiếm gần như che khuất toàn bộ hồ sen, sau đó trên thân kiếm cuồn cuộn huyết khí, vô số oan hồn gào thét trong đó, dẫn tới từng cơn gió lạnh thấu xương, cự kiếm hơi dừng lại giữa không trung, chợt chém mạnh về phía đình giữa hồ!

Bùi Lăng cố bình tĩnh nhìn chăm chú, đình giữa hồ cùng Tiêu Phác, Lục Phục Giang bị nhốt ở bên trong, lại không hề có lực đánh trả hóa thành bột mịn trong một chém này.

Chỗ kia lại bị ép hiện ra một đầm nước nho nhỏ, sóng nước dập dờn.

Huyết Hà kiếm vội vàng nói với Bùi Lăng: "Chủ nhân, lối ra đã mở, chúng ta..."

Bùi Lăng căn bản không đợi nó nói cho hết lời, Huyết Quỷ độn pháp lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt đã lao vào lối ra!

Trong giây lát, cảnh vật xung quanh hắn dần rõ ràng, đầm nước bên cạnh im lặng, rừng hoa lê cách đó không xa vẫn nở rộ rực rỡ.

Bùi Lăng còn chưa kịp thở ra một hơi, bóng dáng của Huyết Hà kiếm chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn, kiếm linh lo lắng hỏi: "Chủ nhân, y tu ở hướng nào? Ta đưa ngươi đi!"

Bùi Lăng: "?!"

Mẹ nó, sao ngươi cũng có thể đi ra???

Bùi Lăng không nói hai lời, lại vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, co cẳng bỏ chạy!

Chỉ là ngay sau đó, Huyết Hà kiếm vèo một cái, lại có thể theo sát, tốc độ không thua kém hắn một chút nào.

"Chủ nhân, lần này ngươi Trúc Cơ thất bại, có phải bị tổn thương căn cơ hay không? Về sau còn có thể xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ không?"

"Đúng rồi chủ nhân, bây giờ Chú Quỷ thế nào? Đã chết chưa? Vì sao ta vẫn không thể cảm ứng được hồn khế bản mệnh với chủ nhân?"

"Chủ nhân, ta thật đói, ta ở trong sơn trang đã rất lâu không được ăn, lúc nào lại dẫn ta đi đồ thành?"

"Tàn sát Yêu tộc bên Vạn Hủy hải cũng được!"

"Cảm giác nhục thân Yêu tộc hoàn toàn khác với nhục thân Nhân tộc."

"Nhất là Yêu tộc trong một tộc Thủy Viên, không biết vì sao mỗi lần bắt đầu ăn, luôn cảm thấy có cảm giác đặc biệt..."

"Còn có còn có, ta muốn ăn huyết đạo tu sĩ, sau khi thương thế của chủ nhân khỏi hẳn, có thể bắt thêm mấy người cho ta không?"

"Hồn đạo tu sĩ cũng được."

"Chủ nhân, ngươi yên tâm, đến lúc đó bắt được cái nào ăn cái đó, ta không kén chọn."

Bùi Lăng đổ mồ hôi lạnh, Huyết Hà kiếm không chỉ có thể rời khỏi sơn trang, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Huyết Quỷ độn pháp!

Mặc dù bây giờ đối phương mở miệng là gọi "chủ nhân", thật sự coi hắn là Hàn Tư Cổ, nhưng chỉ cần hắn lộ ra sơ hở một cái, đến lúc đó thứ nghênh đón hắn, chắc chắn là lửa giận ngút trời của Huyết Hà kiếm.

"Chú Quỷ chưa chết." Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, kiên trì nói, "Nhưng trạng thái hiện tại của ta đã không thể đối phó nó. Ngươi về sơn trang trước, tiếp tục trông coi bảo khố Hàn thị cho ta. Một mình ta đi tìm y tu cứu chữa là được, chờ thương thế vững chắc, chắc chắn sẽ đi tìm ngươi."

"Chủ nhân, ngươi không cần ta nữa sao?" Huyết Hà kiếm ngẩn người, giọng điệu lập tức trở nên đau lòng.

Bùi Lăng vội nói: "Không phải không cần ngươi, chỉ là..."

"Lúc trước chủ nhân bị thương sắp chết, dù trong lúc hôn mê cũng nắm lấy ta thật chặt, căn bản không cho phép ta rời khỏi ngươi nửa bước! Vì sao bây giờ bị thương, lại đuổi ta đi?" Huyết Hà kiếm không hiểu hỏi, "Hơn nữa, bảo khố Hàn thị đã bị mấy tên tu sĩ vào trang lần này chuyển sạch, bây giờ căn bản không có thứ gì cần trông coi."

Bùi Lăng hận không thể cho mình một cái tát, sớm biết vậy, trước đó còn chuyển sạch bảo khố làm gì?

Không, đây không phải một mình hắn sai.

Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi cũng đâu đi tay không.

Hắn lập tức giận dữ nói: "Khốn kiếp! Ta để ngươi trông coi bảo khố, vì sao ngươi để bọn họ đi vào? Hơn nữa biết rõ bọn họ chuyển sạch bảo khố, lại không thèm ngăn cản?"

Chương 226: Bùi sư đệ, ta thật vất vả mời tìm được ngươi! (2)

"Đây không phải chủ nhân phân phó sao?" Huyết Hà kiếm hỏi lại, dường như nghĩ tới điều gì, tức giận nói, "Lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ là bọn họ giả truyền mệnh lệnh chủ nhân? Đáng chết, đến khi quay về ta sẽ chém bọn họ thành muôn mảnh!"

"Không sai, dám can đảm giả truyền mệnh lệnh của ta, tội đáng chết vạn lần!" Bùi Lăng lập tức nói, "Ta không chờ được thời gian dài như vậy, bây giờ ngươi trở về xử lý bọn họ cho ta, nếu không suy nghĩ của ta không thông suốt được!"

Huyết Hà kiếm không muốn rời khỏi vị "chủ nhân" phải khó khăn lắm mới tìm về được, nghe vậy cũng hơi do dự: "Cái này..."

Bùi Lăng thấy thế đang muốn thúc giục, không ngờ Huyết Hà kiếm đột nhiên nhớ ra, thân kiếm run lên, vui vẻ nói: "Chủ nhân, ta nhớ ra rồi! Ngươi không cần đặc biệt đi tìm y tu gì hết, ta có thể dùng lực lượng bản nguyên của ta để chữa thương cho ngươi!"

Nói xong, nó không hề chậm trễ lấy ra một đoàn huyết vụ linh khí khổng lồ, bên trong có kiếm ý dày đặc, đầy rẫy sinh cơ.

Cùng lúc đó, Huyết Hà kiếm khí nhanh chóng hạ xuống, ngay cả ánh sáng trên thân kiếm cũng ảm đạm hơn mấy phần.

Bùi Lăng giật mình, đôi mắt sáng lên, lại có chuyện tốt như vậy! Hắn lập tức dừng bước, một phát nhận lấy đoàn huyết vụ, linh khí khổng lồ lập tức chui vào trong cơ thể của hắn...

Lực lượng bản nguyên của Huyết Hà kiếm rất cường đại với Bùi Lăng, chỉ là sau khi nhập thể, Bùi Lăng ngạc nhiên phát hiện, mình lại không thể hấp thu được.

Hắn nhanh chóng nghĩ ra vấn đề: Đây là vì Huyết Hà kiếm căn bản không phải kiếm bản mệnh của hắn, thậm chí hắn còn không phải là kiếm tu!

Huyết Hà kiếm có linh trí thấp không thể phân biệt, nhưng lực lượng bản nguyên không có ý thức, lại không hợp với kinh mạch của Bùi Lăng, hoàn toàn không thể dung hợp.

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, cứ tiếp tục như vậy, không cần Huyết Hà kiếm phát hiện mánh khóe, hắn sẽ bị luồng lực lượng bản nguyên làm cho tự bạo trước một bước!

Nhanh chóng suy nghĩ một lát, Bùi Lăng chỉ có thể vội vàng phân phó Huyết Hà kiếm: "Ta muốn tu luyện một chút, ngươi làm hộ pháp cho ta."

Vội vàng gọi hệ thống ở trong lòng: "Hệ thống, một khóa uỷ thác 【 Đoán Cốt quyết 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Hệ thống nhanh chóng xuất hiện, "Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra trong cơ thể ký chủ tồn tại rất nhiều chân nguyên dị chủng, hệ thống đang luyện hóa cho ngài..."

Chân nguyên?

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, chẳng trách suýt nữa mình bị cho ăn vỡ bụng!

Hóa ra Huyết Hà kiếm cho chân nguyên chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới có.

Thật sự tưởng hắn là vị chủ nhân bị hạ cảnh giới, suýt nữa trực tiếp đưa tiễn hắn!

Theo hệ thống luyện hóa, tu vi của Bùi Lăng tăng vọt, rất nhanh từ Luyện Khí tầng bảy, tăng lên tới Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong!

Vào lúc này, đột nhiên có một bóng người nhanh chóng bay tới ở nơi xa, thấy Bùi Lăng đang tu luyện, không khỏi vui mừng, kêu lên: "Hóa ra ngươi ở chỗ này!"

Nghe được giọng nói này, trong lòng Bùi Lăng chấn động: Quản Tuyết Nhị!

Không biết lúc này Quản Tuyết Nhị đã dùng cách gì tạm thời đàn áp Từ Tung, mặc dù bên nửa trái vẫn còn chút dấu vết thô ráp, nhưng tiếng nói đã không còn lúc nam lúc nữ, mà là giọng nói yêu kiều của bản thân.

Nàng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trong mắt tràn đầy khát vọng, như người bị bỏ đói đã lâu cuối cùng đã tìm được đồ ăn, đầu lưỡi đỏ hồng thèm khát liếm láp cánh môi, "Bùi sư đệ, ta thật vất vả mới tìm được ngươi..."

Không được!

Bùi Lăng hoảng sợ, Quản Tuyết Nhị đã gọi tên của hắn!

Nhưng ngay sau đó, Huyết Hà kiếm lóe lên liền biến mất, nhanh chóng trở về bên cạnh Bùi Lăng.

Chỉ thấy sau khi Quản Tuyết Nhị ở nơi xa hơi khựng lại một chút, mới ngã xuống, chia năm xẻ bảy.

"Dám can đảm quấy rầy chủ nhân tu luyện, tội đáng chết vạn lần!" Huyết Hà kiếm gầm thét một tiếng, quan sát xung quanh một lượt, dù thấy đối phương nói đến "Bùi sư đệ", cũng không coi ra gì.

Một tu sĩ chỉ còn một nửa hồn phách, vốn thần chí không rõ, nhìn dáng vẻ điên khùng của đối phương chắc là đang ăn nói lung tung, nhưng mặc kệ tình huống như thế nào, đối phương không nên tới quấy rầy chủ nhân tu luyện!

Thấy sau khi Huyết Hà kiếm giết Quản Tuyết Nhị, không hề có ý muốn chất vấn mình, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may kiếm linh này là một tên thiểu năng, chỉ nhận kiếm ý, còn không nhận cả tên, mình lại tránh thoát một kiếp...

Lúc này, Bùi Lăng lại cảm thấy đồng cảm với Hàn Tư Cổ.

Dù sao, mình có một cái hệ thống còn thiểu năng hơn...

Trong Hàn thị sơn trang.

Giếng cổ sau núi.

Trong đình viện dưới giếng, Hàn Tư Cổ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức mở mắt ra nhìn về phía hồ sen.

Huyết phu nhân hứng hầu ở bên cạnh thấy thế ngạc nhiên hỏi: "Chủ nhân, sao thế?"

"Huyết Hà công kích m Thủy Huyễn Liên đại trận, rời khỏi hồ sen..." Hàn Tư Cổ lẩm bẩm nói nhỏ, "Cuối cùng nó đã lựa chọn?"

Khuôn mặt Hàn Tư Cổ luôn lạnh lùng, cũng không nhịn được hiện ra vẻ căng thẳng.

Chương 227: Trận chiến cuối cùng

Huyết Hà nghe ai, hay là tự đưa ra lựa chọn... Hiện tại, nó sẽ đến giếng cổ nhận chủ, hay bị Chú Quỷ mê hoặc, tiến về từ đường?

Không hề nghi ngờ, đây là một lần chờ đợi một ngày bằng một năm.

Dù với đạo tâm của Hàn Tư Cổ, vẫn cảm thấy như ngồi bàn chông.

Sau một nén nhang, giếng cổ sau núi bình tĩnh không lay động.

Huyết Hà kiếm không hề xuất hiện.

Trên mặt Hàn Tư Cổ lập tức mất hết vẻ hồng hào, mặt xám như tro tàn.

Hắn ta đột nhiên nói: "Chuẩn bị trận chiến cuối cùng!"

Cùng lúc đó, khí tức trên người biến ảo, từng sợi tơ huyết sắc xuyên đến từ giữa hư không.

"Chủ nhân nghĩ lại!" Huyết phu nhân thấy thế quá sợ hãi, bây giờ mệnh cách của Hàn Tư Cổ bị địa mạch Thất Sát trấn áp, một khi cưỡng ép tránh thoát, tổn thương nguyên khí chỉ là việc nhỏ, không có Huyết Hà kiếm tìm tới bổ sung thực lực, căn bản không chống đỡ được bao lâu, sẽ mệnh cách vỡ nát, thân tử đạo tiêu!

Nàng vội vàng khuyên nhủ, "Tình huống bây giờ không rõ, vẫn nên phái người đến hồ sen xem xét một chút sẽ ổn thỏa hơn."

Nói xong trở tay đánh một chiêu, chỉ thấy một nữ tu đôi mắt nhắm nghiền đã mất đi ý thức hiện ra trên đầm nước ở trong góc, chính là Lỗ Lục Tường.

Vốn Lỗ Lục Tường sẽ trở thành phân bón cho Quỷ Mộc, tiện bổ sung phần hao tổn bị Bùi Lăng rút ra trước đó.

Nhưng hôm nay biết rõ hướng đi của Huyết Hà kiếm mới là việc lớn hàng đầu, cũng không rảnh quan tâm Quỷ Mộc.

Hàn Tư Cổ lại lắc đầu, Lỗ Lục Tường này chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng tám, còn không đỡ nổi ba kiếm của phi kiếm bản mệnh, có thể điều tra ra cái gì? Đến lúc đó trên đường gặp phải Chú Quỷ, tự nhiên lại tặng thêm một khôi lỗi cho đối phương!

Hiện tại hắn ta đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất, lập tức rời khỏi giếng, tranh đoạt chút hy vọng sống cuối cùng với Chú Quỷ.

Dù bây giờ thoát khỏi trấn mệnh hồn tuyến, Thiên Đạo Trúc Cơ lập tức thất bại, không còn chút khả năng nào nữa, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc sau khi Chú Quỷ luyện hóa Huyết Hà kiếm, mang theo rất nhiều khôi lỗi đông đúc giết đến tận cửa, cầm kiếm chém giết hắn ta, tiếp nhận cả một thân tu vi tu vi của hắn ta, cùng với Quỷ Mộc, Huyết phu nhân và toàn bộ của cải!

Nếu lúc này tiến đến, nhân lúc Chú Quỷ chưa hoàn toàn luyện hóa Huyết Hà, chém giết nó ngay tại chỗ, đoạt lại phi kiếm bản mệnh cùng một nửa mệnh cách của Chú Quỷ kia, tuy Trúc Cơ thất bại nhưng còn có khả năng sống sót!

Nghĩ đến đây, Hàn Tư Cổ lấy ra một bé con khôi lỗi từ trong tay áo, mở lồng ngực ra, lấy máu bôi lên khuôn mặt khôi lỗi, chỉ một ngón tay, một chùm trấn mệnh hồn tuyến vốn quấn quanh ở trên người hắn ta, đột nhiên quấn lên Lỗ Lục Tường.

Ngay sau đó, hắn ta kết động pháp quyết, nói lẩm bẩm... Chẳng mấy chốc, vô số sợi tơ huyết sắc ở giữa hư không lại quấn lấy thân thể Lỗ Lục Tường.

Vốn còn một vài sợi tơ quấn chặt trên người Hàn Tư Cổ, sau khi do dự một lúc, cũng buông hắn ta ra, chuyển sang Lỗ Lục Tường.

Cùng lúc đó, bé con khôi lỗi im ắng tán loạn, trong chớp mắt hóa thành một nắm cát.

"Pháp thuật khôi lỗi thế thân này có thể để nữ tu thay thế ta một lát, giấu giếm được cảm giác của Chú Quỷ, tiện giết Chú Quỷ trở tay không kịp!" Hàn Tư Cổ đứng lên, khí tức điên cuồng tăng vọt, áo bào không gió mà bay, đáy mắt đều là vẻ điên cuồng được ăn cả ngã về không, "Chúng ta đi!"

Huyết phu nhân không dám nhiều lời, chỉ có thể đi theo sau lưng hắn ta, sải bước rời khỏi tòa viện.

Ngay lúc hai người rời đi, Lỗ Lục Tường bị rất nhiều sợi tơ trói buộc ở sau lưng, mái tóc đen nhánh đã dần chuyển thành trắng.

Một lát sau, Hàn Tư Cổ và Huyết phu nhân xuất hiện ở dưới Phệ Hồn Quỷ Mộc, dù có Lỗ Lục Tường làm thế thân, nhưng chỉ trong chớp mắt, mặt mũi của hắn ta đã già nua hơn mấy phần.

Phệ Hồn Quỷ Mộc hơi lay động, giữa cành lá phát ra tiếng động lượn quanh như đang ngạc nhiên.

Hàn Tư Cổ không hề dừng lại, ngắn gọn phân phó: "Đi!"

...

Từ đường Hàn thị, sau bức rèm châu.

Trong thế giới màu xám tro, Chú Quỷ vô cùng lo lắng: "Đáng chết! Đáng chết! Rốt cuộc những khôi này có đầu óc gì không hả? Để bọn chúng bắt tiểu tử kia lại, tại sao lại thất thủ giết chết hắn? Có phải bây giờ Huyết Hà kiếm đã nghi ngờ ta rồi không?"

Ngay trước đó, đám người Trương Thạc vui sướng hớn hở trở về bẩm báo, nói là Bùi sư đệ ngu muội không chịu quay đầu, đã đền tội.

Nếu không phải tiếp theo còn cần dùng đến bọn họ, Chú Quỷ hận không thể vặn đầu của những người này xuống!

"Các ngươi đi tìm Đường Nam Trai!" Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, Chú Quỷ lạnh giọng phân phó, "Sau khi tìm được phải giết hắn ngay, hoặc là đưa hắn đến gặp ta."

Không còn cách nào, nếu Bùi Lăng đã chết, vậy Đường Nam Trai là cơ hội duy nhất của nó.

Hoặc là giết hắn ta, để Huyết Hà kiếm không thể phán đoán thật giả.

Hoặc là mê hoặc hắn ta, để Đường Nam Trai đi cắn ngược một cái, vu oan Hàn Tư Cổ thật!

Ngay lúc đám người Trương Thạc nhận lệnh rời đi chưa lâu, cả người Chú Quỷ đột nhiên chấn động, hoảng sợ tự nói: "m Thủy Huyễn Liên đại trận... Huyết Hà rời khỏi hồ sen?! Chẳng lẽ Đường Nam Trai dám phản bội ta?"

Chương 228: Trận phá (1)

Nghĩ đến đây, suy nghĩ Chú Quỷ xoay chuyển, sợi tơ huyết sắc quanh người lập tức rung động một trận, dường như lướt qua từng tầng không gian, tìm kiếm cái gì đó.

Chỉ là một lát sau, lại gặp phải một luồng lực cản cường đại.

Chú Quỷ cẩn thận cảm nhận, vẻ mặt thay đổi: "Nhân Đạo Trúc Cơ? Đáng chết! Quả nhiên là hắn phá hỏng chuyện tốt của ta!"

Trong mắt nó lóe lên vẻ ác độc, đám người Lâm Lung còn đi theo Trương Thạc tìm kiếm Đường Nam Trai khắp nơi, đột nhiên giơ binh khí trong tay lên, chém về phía đối phương.

Binh binh bang bang... Sau một trận tự giết lẫn nhau, Lâm Lung cùng đám tu sĩ áo bào trắng lần lượt ngã lăn ra tại chỗ, từng người vết thương chồng chất, mình đầy thương tích!

Khôi lỗi Trương Thạc khoanh tay đứng nhìn, ống tay áo bị bắn đầy vết máu, nhưng trong ánh mắt đờ đẫn không có chút dao động cảm xúc nào, không nói tiếng nào tiếp tục tìm người.

"Làm sao bây giờ?" Chú Quỷ vô cùng hoảng loạn, dưới tác dụng của Thất Sát trấn mệnh, nó căn bản không thể rời khỏi từ đường.

Nếu không rời đi, Hàn Tư Cổ đạt được Huyết Hà kiếm, chắc chắn sẽ thông qua lực lượng của địa mạch Thất Sát, luyện hóa nó để đạt được Thiên Đạo Đạo Cơ của mình!

Ngay lúc Chú Quỷ đang rơi vào tình thế khó xử, thế giới xám tro đột nhiên chấn động.

Ngay sau đó, một bóng người cưỡng ép xâm nhập, tóc dài bay múa, ống tay áo phần phật, khuôn mặt lạnh lùng giống hệt với Chú Quỷ, là Hàn Tư Cổ bản tôn đã đến!

Chú Quỷ hoảng sợ muốn chết, chưa nghĩ ra cách đối phó, Hàn Tư Cổ đã không nói lời gì, chắp ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí huyết sắc chém xuống đầu!

"Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi!" Chú Quỷ không kịp suy nghĩ, quanh người nhoáng một cái đã khôi phục nguyên hình của Chú Quỷ, lại là một đoàn bóng tối hình người, không có dáng vẻ, không phân biệt nam nữ, toàn thân trải đầy rất nhiều chữ bằng máu.

Nhìn kỹ những chữ bằng máu này, lại là từng khuôn mặt oán độc tạo thành.

Mỗi một khuôn mặt đều là vong hồn đã từng mất mạng dưới kiếm của Hàn Tư Cổ.

Bọn họ cười lạnh nhìn Hàn Tư Cổ, phát ra lời nguyền rủa cực kỳ ác độc của mình, những lời nguyền rủa này xen lẫn như lưới, chụp vào Hàn Tư Cổ từ nơi sâu xa.

Hàn Tư Cổ chỉ cảm thấy linh lực quanh người cứng lại, tu vi đột nhiên hạ xuống.

Nhưng hắn ta không hề hoảng sợ và bất ngờ, dù sao trong những năm gần đây, đây không phải lần đầu tiên hắn ta giao phong với Chú Quỷ, lúc này vừa tiếp tục đâm một chỉ kiếm khí về phía mi tâm Chú Quỷ, vừa cười lạnh: "Ngươi chính là chú niệm hội tụ sinh ra bởi ngàn vạn sinh linh bị ta giết chết trong đời, dù quỷ dị khó chơi như thế nào, ta có thể giết chết đông đảo chủ nhân chú niệm của người một lần, cũng có thể giết trăm lần nghìn lần... Vong hồn dưới lưỡi kiếm cũng xứng đánh một trận?"

Trong rừng hoa lê bên ngoài Hàn thị sơn trang.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vô số cánh hoa lê sáng trong như ánh trăng nhẹ nhàng bay xuống.

Chỉ là, ngay lúc bọn chúng vẩy xuống như mưa, lấy Bùi Lăng và Huyết Hà kiếm làm trung tâm, trong vòng một trượng xung quanh lại sạch sẽ không có chút cánh hoa nào.

Đây là vì cứ có cánh hoa tới gần, sẽ bị phong mang của Huyết Hà kiếm ép ra, chuyển hướng bay xuống nơi khác.

Cánh hoa không kịp chuyển hướng, ngay sau đó sẽ bị phong mang xé rách, tán loạn không thấy bóng dáng.

Bùi Lăng không rảnh chú ý đến những điều này, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch cả người đột nhiên chấn động, linh lực chảy xuôi trong đó như từ dòng suối biến thành sông nhỏ, trong lúc chảy xiết mang theo cảm giác hơi bành trướng.

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy xương cốt trong cơ thể mình cũng đang xảy ra sự biến hóa khó mà miêu tả...

Luyện Khí tầng tám!

Trong lòng Bùi Lăng hơi phấn chấn, nhưng thấy Huyết Hà kiếm đang tung bay bên người, tâm trạng tốt lập tức biến mất.

Phải nghĩ cách lừa nó đi!

Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng mạnh, lúc chân nguyên dị chủng còn lại hơn một nửa, tu vi của hắn đã tăng lên tới Luyện Khí tầng tám đỉnh phong!

Thấy sắp đột phá Luyện Khí tầng chín, lúc này hệ thống đột nhiên nói: "Leng keng! Kiểm tra ra đã hấp thu quá nhiều chân nguyên dị chủng, sắp vượt qua cực hạn hấp thu của 【 Đoán Cốt quyết 】 , tiếp tục luyện hóa chân nguyên dị chủng sẽ ảnh hưởng đến việc Ngọc Cốt thành hình, đang bài xuất chân nguyên dị chủng dư thừa..."

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng thấy mình hé miệng, phun ra rất nhiều chân nguyên dị chủng.

"Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thành thạo cho một đánh giá kém một sao, nhìn chân nguyên dị chủng còn lại, hắn không hề có dự định trả lại Huyết Hà kiếm, hiện tại Huyết Hà kiếm càng yếu, hắn càng an toàn!

Thế là, Bùi Lăng bình tĩnh nhìn phi kiếm, sau đó nói: "Ta muốn chuyển sang nơi khác chữa thương, ngươi mở cả đại trận ngoài trang ra đi."

Huyết Hà kiếm ngẩn người, hơi khó khăn nói: "Cái này... Chủ nhân, m Thủy Huyễn Liên đại trận chia làm nội trận và ngoại trận, nội trận dùng để che giấu sơn trang, cho nên lực phòng ngự bình thường, nhưng ngoại trận lại là đại trận bảo vệ tộc chân chính, không có gia chủ lệnh, căn bản mở không mở được. Nếu cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ đến thực lực Trúc Cơ đỉnh phong..."

Chương 229: Trận phá (2)

Gia chủ lệnh?

Bùi Lăng vô thức muốn nó đi tìm gia chủ lệnh, nhưng nghĩ lại bây giờ còn chưa biết tình hình trong sơn trang như thế nào, Huyết Hà kiếm thiểu năng như thế, chẳng may sau khi trở về, gặp Đường Nam Trai lại nói lộ ra, chẳng phải tự nhiên gây chuyện sao?

Lập tức nói: "Vừa rồi ngươi còn luôn mồm muốn đồ thành, muốn huyết thực, sao bây giờ chỉ trảm phá một đại trận cũng bó tay bó chân? Ta là kiếm tu, ngươi là phi kiếm bản mệnh của ta, nếu ngươi mất lòng anh dũng tinh tiến, sau này ta còn trông cậy vào cái gì?"

"Không cần nói nữa, đúng lúc có m Thủy Huyễn Liên đại trận này để ta nhìn xem, sau khi ngươi vượt qua Bản Mệnh kiếp, có tiến bộ như thế nào?"

Huyết Hà kiếm cảm thấy rất có lý, vội vàng nói: "Chủ nhân ngươi yên tâm, sao ta lại e ngại một trận pháp chỉ là tử vật chứ? Chỉ là..."

"Vậy chứng minh cho ta xem!" Bùi Lăng sợ nó nói nhiều rồi mình không nói tiếp được nữa, vội vàng cắt ngang.

Thế là Huyết Hà kiếm không cần phải nhiều lời nữa, bay thẳng lên mái vòm, tình cảnh giống hệt lúc ở trong sơn trang, nó hóa thành một thanh cự kiếm che trời, quanh thân cuộn trào huyết khí, mang theo vô tận tiếng oan hồn kêu rên, hung hăng chém về phía đại trận.

Ầm ầm...

Một tiếng vang thật lớn, mặt đất hơi chấn động, hoa lê trong rừng bay lả tả, càng đẹp đến mức như mộng như ảo, nhưng đại trận không hề có dấu hiệu bị phá.

Thấy Huyết Hà kiếm đã bị đại trận hấp dẫn, Bùi Lăng vội vàng thi triển Huyết Quỷ độn pháp, ép sát đất mà chạy, sau một lát hắn tạm thời dừng chân ở nơi mà Huyết Hà kiếm không thấy được, sau đó lấy ra Yếm Sinh Đao, rót toàn bộ chân nguyên dị chủng của Huyết Hà kiếm vào trong Yếm Sinh Đao, tiếp theo thu hồi đao.

Làm xong tất cả, hắn nhanh chóng rời khỏi rừng hoa lê, tìm một góc vắng vẻ gần đầm nước, ngay góc chết của thị giác, vội vàng đào một cái lỗ, vùi thật sâu vào trong đó, lúc này thi triển 【 Khô Tâm thuật 】 , lập tức thu liễm tất cả sinh cơ, cả người như một bộ thi thể.

Trên mái vòm, Huyết Hà kiếm càng đánh càng say mê, không để ý bản thân đã suy yếu sau khi giao ra bản nguyên, cứ chém một kiếm tiếp một kiếm, theo đại trận lay động, rừng hoa phía dưới dần không duy trì được nữa, vốn là một rừng hoa như tiên cảnh, bắt đầu lộ ra dáng vẻ thật sự.

Vô số cây già chết héo nhiều năm, dữ tợn duỗi ra thân cành như quỷ trảo về phía bầu trời.

Dưới cây chất đống xương trắng, quỷ hỏa ẩn hiện.

Ngay cả bùn đất đều lộ ra vẻ đỏ hồng, âm khí dày đặc.

Huyết Hà kiếm hơi vui vẻ, đang định khoe khoang thực lực của mình với Bùi Lăng, trong đầm nước đột nhiên vang lên một tiếng động kinh thiên động địa!

Cùng lúc đó, toàn bộ nội trận cố gắng chống đỡ khoảng hai lần hít thở cuối cùng không duy trì được nữa, ầm vang vỡ nát!

Đầm nước ban đầu lập tức biến mất, để lộ ra cả Hàn thị sơn trang.

Ở vị trí từ đường, một luồng kiếm ý cường đại cuồn cuộn dâng lên, xông thẳng lên trời!

"Chủ nhân?!" Huyết Hà kiếm hoảng sợ, lại không quan tâm còn chưa phá đại trận, hóa thành một đạo huyết quang, chạy vào trong sơn trang!

...

Trong từ đường.

Thế giới màu xám tro đã sớm vỡ nát trong lúc đại chiến.

Cả đại sảnh từ đường cũng gần như hóa thành một đống đổ nát thê lương.

Chú Quỷ và Hàn Tư Cổ đứng đối diện nhau, áo bào của Hàn Tư Cổ rách rưới, vết máu loang lổ, mặt người nguyền rủa trên người Chú Quỷ đã biến mất non nửa.

Đôi bên đều vô cùng chấn động: "Huyết Hà không ở chỗ của ngươi?!"

"Bên ta vừa cảm giác được Huyết Hà kiếm rời khỏi hồ sen, chẳng lẽ không phải đến giếng cổ tìm ngươi nhận chủ?" Chú Quỷ khó hiểu nói, "Chẳng lẽ Đường Nam Trai không bị ngươi thu mua? Vậy sao hắn dám Trúc Cơ vào lúc này?"

Sắc mặt Hàn Tư Cổ tái xanh: "Đường Nam Trai? Tiểu tử kia đang Trúc Cơ? Chẳng lẽ là hắn lừa Huyết Hà đi? Không, không thể nào, tính cách Huyết Hà cao ngạo, dù hắn có thể đỡ được ba kiếm của Huyết Hà, nhiếu nhất Huyết Hà chỉ cho phép hắn nói chuyện với mình, không thể nói gì nghe nấy với hắn, càng không thể vi phạm lời phân phó của ta vào trước đó, tự tiện rời khỏi bảo khố Hàn thị!"

Chú Quỷ giật mình, đột nhiên cười ha ha: "Mặc kệ có phải là tiểu tử này làm hay không, thật ra ta hơi hối hận vì vừa nãy đã giết đồng bạn của hắn. Tiểu tử này giúp ta một ân lớn. Hôm nay, dù ngươi chém giết ta ở chỗ này, con đường của ngươi cũng dừng bước ở đây, không tiến thêm tấc nào nữa."

"Lần này tranh đạo, cuối cùng vẫn là ta thắng!"

"Tranh miệng lưỡi sao, thật nực cười!" Đạo tâm của Hàn Tư Cổ như sắt, lập tức kìm nén rất nhiều tạp niệm do Huyết Hà kiếm không rõ tung tích mà ra, lạnh giọng nói, "Thân tử đạo tiêu đến nơi rồi, cũng vọng tưởng nói chuyện thắng thua!"

Từ khi hắn ta cắt trấn mệnh hồn tuyến, đã không có đường lui!

Nếu không thể chém giết Chú Quỷ, cướp đoạt mệnh cách của đối phương, bao nhiêu năm khổ tu, bao nhiêu lần chém kẻ địch mạnh ở dưới kiếm, đánh chết quần hùng bằng Huyết Hà, đều sẽ trôi theo dòng nước, hóa thành hư ảo.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Tư Cổ sáng ngời, không suy nghĩ tạp niệm gì nữa, chỉ có một mục đích là giết Chú Quỷ!

Chập ngón tay lại như kiếm, chém xuống một kiếm, ngàn vạn kiếm khí như một trận huyết vũ, dày đặc lao về phía Chú Quỷ.

Chương 230: Kiếm tu chi tâm

Mặt người nguyền rủa quanh người Chú Quỷ lấp lóe, cũng giơ lên hai ngón tay chém về phía Hàn Tư Cổ.

Hai đạo kiếm khí gần như giống nhau như đúc chạm vào nhau giữa không trung.

Lực lượng giống nhau, kiếm ý giống nhau, nhưng đạo kiếm khí của Chú Quỷ dễ dàng sụp đổ! Kiếm khí của Hàn Tư Cổ thế đi không suy yếu, tiếp tục xuyên qua cơ thể Chú Quỷ, trong nháy mắt đã đâm nó thủng trăm ngàn lỗ!

Chỉ là, trông Chú Quỷ có vẻ thê thảm, sợi tơ huyết sắc lại nhanh chóng không ngừng rút lấy sinh cơ từ trong địa mạch, trong chớp mắt Chú Quỷ đã khôi phục như lúc ban đầu.

"Tuy ta có thể mô phỏng thuật công phạt của kiếm tu, cuối cùng vẫn không bằng bản tôn." Chú Quỷ cười lạnh, "Chỉ là ngươi cũng không thể thuấn sát ta, lực lượng địa mạch vô cùng vô tận, m Thủy Huyễn Liên đại trận không bị phá, ngươi giết ta mười lần, ta có thể khôi phục mười lần! Cứ thế mãi, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì tạm thời duy trì sinh cơ, nhưng ngươi có thể duy trì bao lâu?"

"Nếu ngươi có thể cắt trấn mệnh hồn tuyến trong thời gian dài, những năm gần đây cần gì đóng cửa không ra giống hệt ta? Chắc chắn đã sớm giết tới cửa!"

"Ngươi đã thua!"

Trong giọng nói Chú Quỷ tràn ngập một loại ma lực khiến lòng người chấn động, khiến người nghe được lời này không tự chủ được muốn tin tưởng nó.

Nhưng sắc mặt Hàn Tư Cổ bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, mỉm cười nói: "Tâm Ma kiếp đã bị trảm dưới kiếm của ta, bây giờ ngươi còn muốn lấy trò mèo này dao động đạo tâm của ta, khó tránh khỏi hơi tầm thường."

Trong lúc nói chuyện, hắn ta lại dùng ngón tay thay kiếm, kiếm khí xuyên qua Chú Quỷ.

Trấn mệnh hồn tuyến vẫn như trước đây, rút lực lượng địa mạch quán chú cho Chú Quỷ khôi phục.

Nhưng lần này quán chú được một nửa, hai phương hướng là hồ sen và thư phòng gia chủ trong Hàn thị sơn trang, gần như đồng thời truyền đến một tiếng vang thật lớn!

Cùng lúc đó, trấn mệnh hồn tuyến đột nhiên run lên.

Tốc độ truyền sinh cơ đột nhiên giảm nhiều, Chú Quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, bóng dáng lắc lư dữ dội một lúc lâu mới đứng vững, hoảng sợ nói: "Ngươi để Huyết phu nhân và Phệ Hồn Quỷ Mộc đi phá hủy địa mạch Hàn gia? Ngươi muốn tự hủy m Thủy Huyễn Liên đại trận?!"

"Giết ngươi, một mình ta đã thừa sức." Hàn Tư Cổ lạnh lùng nói, "Chỉ cần địa mạch bị hủy, đại trận bị phá, ta xem ngươi còn có tư cách gì đấu với ta!"

Nói xong, lại là một đạo kiếm khí chém xuống!

Xoạt!

Chú Quỷ không kịp né tránh, thân thể hiện ra một vết thương dữ tợn, mặt người nguyền rủa quanh người lại bị dập tắt một phần.

Trấn mệnh hồn tuyến vẫn rút lực lượng địa mạch khôi phục cho nó, chỉ là tốc độ khôi phục đã cực kì chậm chạp.

Điều này khiến trong lòng Chú Quỷ căng thẳng, nó vốn tưởng Hàn Tư Cổ tử chiến đến cùng, là để Huyết phu nhân và Phệ Hồn Quỷ Mộc mai phục ở bên cạnh, Chú Quỷ đã chuẩn bị sẵn sẽ mê hoặc hai tên có chiến lực Trúc Cơ này vào thời khắc mấu chốt. Đến lúc đó, lấy ba chọi một, dù có kéo dài cũng có thể mài chết Hàn Tư Cổ.

Lại không ngờ Hàn Tư Cổ quyết đoán như vậy, ra lệnh cho hai tên trợ lực này tiến đến phá hủy địa mạch!

Đến lúc đó địa mạch của Thất Sát trấn mệnh bị phá, tuy Hàn Tư Cổ không có nhiều thời gian, Chú Quỷ cũng sẽ tan thành mây khói.

"Ngươi điên rồi sao?" Chú Quỷ cũng không nhịn được nữa, vừa ra tay vừa quát, "Cho dù không biết Huyết Hà đi đâu, ngươi và ta ở trong Thất Sát trấn mệnh vẫn có thể tồn tại nhiều năm, cứ hành động từ từ không được sao? Nhất định phải đánh nhau đến ngươi chết ta sống vào lúc này? Đừng quên bây giờ trong sơn trang còn có những người khác, đều là đồng môn của ngươi."

"Nếu ngươi và ta ngao cò tranh nhau, đến lúc đó để bọn họ được lợi, ngươi cam tâm sao?"

"Khụ khụ khụ..." Liên tục chém ra hai kiếm, Hàn Tư Cổ phát ra một trận ho khan dữ dội, vốn chỉ có khuôn mặt không ngừng già nua, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để già đi, nhưng khí thế trên người hắn ta vẫn luôn như thế, không giảm ngược lại còn tăng.

Chú Quỷ có thể chia sẻ lực lượng, tu vi, kiếm ý của hắn ta, chỉ không thể cướp đi kiếm tâm của hắn ta!

Kể từ ngày bước vào kiếm đạo, dù Hàn Tư Cổ gặp được bất kỳ cường địch gì, cũng chưa từng lui lại một bước!

Năm đó ở Vạn Hủy hải, hắn ta chỉ là Luyện Khí tầng chín, đã từng kiếm chém Trúc Cơ!

Hắn ta là thiên kiêu chói mắt nhất vào mười năm trước của Trọng Minh tông, ngày xưa tranh đấu cùng thế hệ, trăm năm qua chỉ mình hắn ta có vinh dự được sánh vai với đệ tử Lệ Liệp Nguyệt!

Kiếm tâm của hắn ta cứng như bàn thạch!

Vô số tu sĩ e ngại Tâm Ma kiếp, hắn ta chỉ một kiếm chém qua!

Đạo tâm kiên định, tâm ma không có cơ hội để lợi dụng.

Tộc nhân bị Chú Quỷ mê hoặc, ý đồ giúp đỡ Chú Quỷ, hắn ta liền chém hết người thân trong một đêm.

Cho dù là người thân cùng dòng máu, có ơn dạy dỗ, tình cảm sớm chiều ở chung, cũng không thể cản trở con đường của hắn ta.

Kiếm ý phóng lên tận trời, dưới sự truy đuổi của cái chết, năm tháng trước kia, vinh quang trước kia, cảnh khốn cùng đột ngột tới... Vô số cảm ngộ xông lên đầu, trong chớp mắt đã hóa thành đủ loại cảm ngộ với kiếm đạo, quanh người Hàn Tư Cổ dày đặc kiếm ý, lúc này kiếm đạo của hắn ta lại thoáng cái bước vào một tầng thứ mới.

Chương 231: Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi! (1)

"Chém!" Hàn Tư Cổ tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm khí khổng lồ xen lẫn khí thế vô song chém diệt tất cả, có thể phá vạn pháp, chém về phía Chú Quỷ!

...

Cùng lúc đó, thư phòng gia chủ trong Hàn thị sơn trang, Huyết phu nhân đứng trong một đống đổ nát.

Dưới bàn chân là vô số linh khí xen lẫn sát khí đang chậm rãi bốc lên.

Đây là một trong những tiết điểm địa mạch của Hàn thị sơn trang, cũng là một trong những trận nhãn của m Thủy Huyễn Liên đại trận.

Nàng đã dựa theo lời phân phó của Hàn Tư Cổ, hoàn toàn phá hủy nơi đây.

"Mục tiêu kế tiếp là diễn võ trường." Trong lòng Huyết phu nhân thầm nghĩ, đang muốn khởi hành, đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay ôm đầu, không tự chủ được ngã xuống đất, cơ thể đột nhiên chấn động, gần như tán loạn ngay tại chỗ.

Một lúc lâu sau, Huyết phu nhân mới dần khôi phục lại, toàn bộ thân hình đều hư ảo hơn nhiều.

Nàng không rảnh quan tâm bản thân, trong lòng buồn lo nhìn về phía từ đường.

Là đạo lữ của Hàn Tư Cổ, nàng và Hàn Tư Cổ đã sớm kết sinh tử hồn khế. Hàn Tư Cổ sống một ngày, nàng cũng có thể sống một ngày; nếu Hàn Tư Cổ thân tử đạo tiêu, tất nhiên nàng cũng sẽ hồn phi phách tán theo!

Tình huống vừa rồi, là sinh cơ Hàn Tư Cổ hao tổn thêm một bước nữa, bởi vì hồn khế, tất nhiên Huyết phu nhân cũng phải chịu hao tổn cực lớn.

"Diễn võ trường... Nhanh đến diễn võ trường!" Huyết phu nhân cắn răng một cái, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, trong lòng lẩm bẩm, "Phá tất cả địa mạch, để Chú Quỷ không thể khôi phục, để chủ nhân đoạt mệnh cách của hắn, còn có chút hy vọng sống!"

Vào lúc này, hồ sen.

Vốn là hồ sen hoa lá dày đặc, đã sớm không còn sót lại chút gì.

Một gốc hòe lớn che trời đột nhiên lơ lửng trên hồ, từng bộ rễ cây rậm rạp rơi vào trong ao, rút khô tất cả nước ao, thậm chí bùn đất ở đáy ao cũng rạn nứt, cỏ cây xung quanh khô héo, vô số chân cụt tay đứt và cá bơi đều bị rễ cây quấn lấy mút vào, hóa thành cặn bã vứt bỏ.

Địa mạch này đã bị Phệ Hồn Quỷ Mộc phá hủy hoàn toàn, vô số con mắt trên cành cây toát ra vẻ hưởng thụ, nhưng rất nhanh cả Quỷ Mộc đột nhiên chấn động.

Tán cây điên cuồng lay động, vô số cành lá khô héo tàn lụi, bay lả tả như mưa.

Theo đó một bộ phận con mắt trên thân cây cũng biến mất!

Sau một hồi lâu, Phệ Hồn Quỷ Mộc mới thở ra một hơi, không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy về phía chính đường Hàn thị sơn trang.

Hàn thị sơn trang, trong một góc yên lặng.

Đường Nam Trai mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hắn ta trong vắt, khí tức như vực sâu địa ngục, dù sao cũng vội vàng tăng thực lực, có thể Trúc Cơ thành công đã là căn cơ thâm hậu, thiên tư hơn người. Lúc này cẩn thận nhìn lại, ít nhiều gì khí thế cũng hơi yếu ớt, căn cơ bất ổn.

Nhưng dù nói thế nào, Trúc Cơ là Trúc Cơ!

Đường Nam Trai thở sâu, đè nén cảm giác không cam lòng, ánh mắt như điện liếc nhìn xung quanh, thầm nghĩ nên đi cứu Lâm Lung và các huynh đệ!

Bóng dáng nhoáng một cái, hắn ta lập tức biến mất ngay tại chỗ.

...

Oanh!!!

Toàn bộ từ đường bị một kiếm chém thành hai nửa!

Cơ thể tàn tạ của Chú Quỷ chật vật khép lại dưới sự quán thâu của trấn mệnh hồn tuyến. Thấy thế, nó đột nhiên kéo trấn mệnh hồn tuyến quấn quanh trên người một phát, đám người Trương Thạc đang chạy khắp sơn trang tìm kiếm Đường Nam Trai đột nhiên dừng lại, ngay sau đó huyết nhục trên người bọn họ tróc ra, sinh cơ đều bị bóc xuống, thuận theo trấn mệnh hồn tuyến tràn vào trong cơ thể Chú Quỷ.

Vết thương lập tức khôi phục!

Chỉ là trong lòng Chú Quỷ nặng nề hơn, lần này có thể sử dụng đám người Trương Thạc để chống đỡ, lần tiếp theo thì sao? Nó đã không còn khôi lỗi khác!

Trong chớp mắt này, Chú Quỷ hơi hối hận vì vừa nãy đã ra lệnh cưỡng chế đám người Lâm Lung tự giết lẫn nhau trong cơn tức giận.

Nếu những tu sĩ kia còn sống, ít nhất còn có thể khôi phục cho nó một lần.

Ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tư Cổ.

Nó không rõ, rõ ràng là lực lượng giống nhau, kiếm ý giống nhau, vì sao sự chênh lệch giữa nó và Hàn Tư Cổ thật lại cách xa như thế!

"Khụ khụ khụ khụ..."

Vào lúc này, Hàn Tư Cổ cũng không dễ chịu, sau khi ho khan một trận, có thể mơ hồ thấy được vết máu ở khóe miệng, sinh mệnh của hắn ta đã sắp đến điểm cuối!

Sợi tóc rơi xuống tán loạn đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng.

Hắn ta không còn nhiều thời gian nữa.

Ầm, ầm...

Lại là hai tiếng nổ mạnh, phương hướng phát ra tiếng động theo thứ tự là diễn võ trường và chính đường!

Trong lòng Chú Quỷ chấn động, Hàn Tư Cổ lại nở nụ cười, địa mạch đã bị phá hơn phân nửa, m Thủy Huyễn Liên đại trận sắp sụp đổ hoàn toàn, Chú Quỷ không thể tiếp tục khôi phục nữa!

Xoạt xoạt xoạt!

Hàn Tư Cổ liên tục chém mấy chục kiếm...

"Không!!!"

"Ngươi chém người thân giết bằng hữu, chết không tử tế!!"

"Ngươi đồ thành giết yêu, không được siêu sinh!"

"Ngươi phụ lòng hồng nhan, không được yêu thương!"

"Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi!"

"Đáng đời ngươi thất bại... Ngươi không nên thành công... Thiên Đạo Đạo Cơ, dựa vào loại người chém người thân giết bằng hữu, đồ thành giết yêu, thay lòng đổi dạ..."

"Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết!!!"

Chương 232: Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi! (2)

Trong tiếng kêu la của Chú Quỷ, sau khi mặt người nguyền rủa quanh người lóe lên dữ dội, đều dập tắt!

Nó tru lên, vặn vẹo, nguyền rủa, cuối cùng lại bị từng đạo kiếm khí chia cắt thành mảnh vụn, trảm diệt tất cả sinh cơ!

Xoạch.

Theo tiếng nói cuối cùng của Chú Quỷ bị chôn vùi, nó hóa thành một tấm thẻ ngọc màu trắng bóng loáng, rơi xuống đất.

Hàn Tư Cổ đã già nua, ánh mắt phức tạp nhìn ngọc giản, đây cũng là cơ duyên ở Vạn Hủy hải vào năm đó, ngọc giản Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp ghi lại đạo cơ của Chú Quỷ. Lúc này ngọc giản tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Huỳnh quang này là phần mệnh cách mà Chú Quỷ lấy từ chỗ hắn vào trước kia.

Khí tức của Hàn Tư Cổ nhanh chóng suy bại, hắn có thể cảm nhận được lúc này mình như nến tàn trong gió, ngọn lửa sinh mệnh có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Cộp, cộp cộp...

Hàn Tư Cổ luôn rất tùy tiện bước đi, lúc này lại vô cùng khó khăn.

Hắn ta như một ông già đã hơn 80 tuổi, khuôn mặt suy sụp, khí tức yếu ớt, khó khăn đi từng bước về phía ngọc giản.

Thiên Đạo Trúc Cơ thất bại, chẳng biết Huyết Hà đã đi đâu, nhưng Chú Quỷ đã đền tội, tiếp theo chỉ cần thu hồi phần mệnh cách này, sẽ có khả năng sống tiếp...

Còn chưa suy nghĩ xong, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi đến sau lưng!

Hàn Tư Cổ lập tức lấy lại tinh thần, hắn ta đưa hai ngón tay lên, muốn quay đầu chém một kiếm, nhưng sinh mệnh trong thân thể đã đến điểm cuối, lại chậm chạp không thể làm ra động tác...

Ầm!

Hàn Tư Cổ lập tức bị một quyền đánh bay ra ngoài.

Cách đó không xa, Đường Nam Trai sắc mặt âm trầm đi ra, sau khi hắn ta Trúc Cơ thành công, đã chạy đến từ đường, muốn cứu đồng bạn của mình.

Ai ngờ vừa đến gần, đã bắt gặp trận đại chiến của Chú Quỷ và Hàn Tư Cổ!

Lúc trước mình không nhìn lầm, tuy hai kẻ này còn chưa hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ, nhưng thực lực thể hiện ra, cho dù là Địa Đạo Trúc Cơ cũng kém xa tít tắp!

Cũng may, không biết vì sao Hàn Tư Cổ thật tự chạy đến từ đường, liều mạng với Chú Quỷ.

Mặc dù chém giết Chú Quỷ ngay tại chỗ, nhưng Hàn Tư Cổ cũng đã trọng thương ngã gục.

Đã vậy, đương nhiên Đường Nam Trai sẽ không bỏ lỡ cơ hội chém một đao.

"Đám người Lâm Lung ở đâu?" Một kích thành công, Đường Nam Trai không lập tức truy kích mà lạnh lùng hỏi.

Hàn Tư Cổ ngắn gọn nói: "Chết rồi."

"Chết rồi?" Đường Nam Trai giật mình, mặc dù lúc nhìn hai người này chém giết, hoàn toàn không thấy đám khôi lỗi Lâm Lung đâu, hắn ta cũng đã suy đoán được, nhưng lúc này được xác nhận, Đường Nam Trai vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hắn ta nhìn về phía Hàn Tư Cổ, không hề do dự hung hãn ra quyền!

Sau khi tu vi tiến vào Trúc Cơ kỳ, Thực Cốt quyền của Đường Nam Trai đã lên đến một lĩnh vực mới.

Một quyền vung ra, quyền ảnh dày đặc như núi như biển như giận, gào thét đánh về phía Hàn Tư Cổ!

Trên mặt Hàn Tư Cổ không có biểu cảm gì, vừa ho khan vừa chật vật nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái vào quyền ảnh đầy trời.

Một đạo kiếm khí thoạt nhìn yếu ớt sinh ra, lại nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong đó.

Tất cả quyền ảnh lập tức như tờ giấy, bị kiếm khí thoải mái trảm diệt, khí thế của kiếm khí không giảm, tiếp tục chém về phía Đường Nam Trai!

Sắc mặt Đường Nam Trai thay đổi, không ngờ Hàn Tư Cổ đã gần đất xa trời, lại còn có thể đánh ra một kích kinh khủng như vậy!

Trong lòng hắn ta lập tức ngổn ngang đủ loại cảm xúc, Thiên Đạo Trúc Cơ cường đại như vậy! Đáng tiếc, rõ ràng mình đã biết phần cơ duyên này, nhưng không được lựa chọn lại thành Nhân Đạo Trúc Cơ... Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Nam Trai nghiêng người tránh ra, kiếm khí thất bại, chém vào khoảng đất trống cách đó không xa.

Nơi kiếm khí chém xuống hình thành một đường rãnh thật sâu.

Có nước chậm rãi chảy ra từ dưới đáy.

Hàn Tư Cổ nhìn vết kiếm này, không nhịn được ho khan, vết máu ở khóe miệng càng ngày càng nhiều, thậm chí không ngừng tuôn ra cục máu. Trong mắt hắn ta lóe lên vẻ tiếc nuối, nếu không phải sinh cơ của hắn ta đã suy yếu đến cực điểm, Nhân Đạo Trúc Cơ sẽ không thể tránh được một kiếm vừa rồi!

Đáng tiếc, trên đời không có nếu như...

Hắn ta lại nhìn về phía ngọc giản cách đó không xa, trong lúc đỡ hai chiêu của Đường Nam Trai, huỳnh quang trên ngọc giản đã biến mất.

Hắn ta không lấy được mệnh cách của Chú Quỷ...

Tự biết chắc chắn phải chết, trên mặt Hàn Tư Cổ lại không có vẻ sợ hãi với cái chết, hắn ta chỉ bình tĩnh hỏi: "Huyết Hà bị ngươi lừa đi?"

Đường Nam Trai vẫn chưa hết sợ hãi, nghe vậy hơi nghi ngờ, nhưng lúc này cũng lười hỏi nhiều, chỉ nói: "Ta không đi tìm Huyết Hà kiếm."

Nói xong, lại đánh một quyền về phía Hàn Tư Cổ!

Nhân lúc hắn ta suy yếu để lấy mạng hắn ta!

Nếu để lão gia hỏa này trì hoãn thời gian, ai biết người chết là ai?

Hàn Tư Cổ không tránh không né, ngay lúc sắp mất mạng dưới quyền này, một đạo u ảnh đột nhiên xuất hiện, che trước người hắn ta!

Ầm!

U ảnh bị đánh cho lùi lại hai bước mới đứng vững, nhưng cũng đã đỡ Thực Cốt quyền của Đường Nam Trai.

"Huyết phu nhân?" Đường Nam Trai nhướn mày, chợt cười lạnh, bây giờ hắn ta đã không phải là tu vi Luyện Khí kỳ, mặc dù chỉ là Nhân Đạo Trúc Cơ, nhưng cuối cùng cũng là tu sĩ cùng một cấp độ với Huyết phu nhân!

Chương 233: Một sợi tóc đen, một kích sau lưng

Bây giờ Hàn Tư Cổ đã mất sức chiến đấu, thoạt nhìn Huyết phu nhân hồn thể bất ổn, hiển nhiên đã tổn thương nguyên khí, hắn ta cũng không sợ!

Rầm rầm rầm...

Đường Nam Trai liên tục ra quyền, say sưa chiến đấu. Huyết phu nhân bị đánh liên tục lùi lại, hồn thể không ngừng tràn lan, lại vẫn che ở trước mặt Hàn Tư Cổ!

Thấy tình hình này, Đường Nam Trai không nhịn được thấy ngạc nhiên, dựa theo tin tức mà hắn ta nghe được trước đó, Huyết phu nhân không yếu như vậy ché?

Lại đánh một quyền khiến hồn thể của Huyết phu nhân lay động một lúc lâu, gần như sắp tản mát ngay tại chỗ, cuối cùng hắn ta đã nhận ra vấn đề.

Sinh cơ của Hàn Tư Cổ càng ngày càng giảm sút, khí tức của Huyết phu nhân cũng càng ngày càng yếu.

Thì ra là thế, hai người này đã thành đạo lữ, lại ký kết hồn khế sinh tử, bây giờ Hàn Tư Cổ sắp chết, Huyết phu nhân cũng không khá hơn là bao!

Nghĩ tới đây, Đường Nam Trai không khỏi nhe răng cười: "Hàn Tư Cổ, ngươi giết đồng môn của ta, hại huynh đệ của ta, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi và đạo lữ cùng lên đường!"

Thấy Đường Nam Trai muốn lạnh lùng ra tay giết hại, Huyết phu nhân thở dài một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Tư Cổ như muốn nói điều gì đó, chỉ là muốn nói rồi lại thôi, ngay sau đó nàng ngừng lui lại, toàn bộ hồn thể đột nhiên lao đến trước mặt Đường Nam Trai, ầm vang nổ tung!

Ầm ầm...

Toàn bộ từ đường Hàn thị hoàn toàn bị nổ thành một đống đổ nát.

Địa mạch cuối cùng bị hủy, sau khi toàn bộ nội trận m Thủy Huyễn Liên đại trận miễn cưỡng chống đỡ hai lần hít thở, cuối cùng không duy trì được, sau khi chấn động dữ dội đã ầm vang vỡ nát.

Đầm nước ở ngoại trận lập tức biến mất, để lộ ra Hàn thị sơn trang thật sự.

"Khụ khụ khụ..." Cả người Đường Nam Trai đầy máu, mình đầy thương tích, ở ngực lộ ra xương cốt âm u, một cánh tay không cánh mà bay, hai chân máu thịt be bét, cả người đều ngã xuống vũng máu.

Vừa nãy Huyết phu nhân tự bạo, suýt kéo hắn ta cùng chết!

Khí tức của Hàn Tư Cổ đứng cách đó không xa đã gần như không còn.

Vừa này Huyết phu nhân tự bạo, đã cố ý tránh hắn ta, lúc này một sợi tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống, đúng lúc rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Hàn Tư Cổ cố gắng chuyển động đầu, đôi mắt nhìn sợi tóc đen trong lòng bàn tay, khe khẽ thở dài.

Trong mắt có hồi ức, nhưng càng nhiều hơn là thẫn thờ.

"Hàn Tư Cổ!!!" Đường Nam Trai căm hận quát chói tai, không để ý khắp nơi trên người truyền đến cảm giác đau xót, cố gắng bò dậy, "Ngươi lại lừa được một đạo lữ tốt, nhưng Huyết phu nhân đã hồn phi phách tán, hôm nay ngươi nhất định phải..."

Phốc phốc!

Một cái huyết thủ đột nhiên thò ra từ lồng ngực hắn ta, trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn ta!

"Đường sư huynh, dùng viên Trúc Cơ Đan cực phẩm của ta có tốt không?" Trên khuôn mặt trắng nõn của Đổng Thải Vi đầy máu tươi, lạnh lùng hỏi.

Lần này tiếng động ở từ đường quá lớn, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ đi càng xa càng tốt, căn bản không dám tới gần.

Nhưng trước đây không lâu, nàng đến hồ sen một lần, vốn muốn xem có cơ hội cứu hai vị sư huynh là Tiêu Phác và Lục Phục Giang hay không, nhân cơ hội bỏ chạy.

Ai biết sau khi đến mới phát hiện, hai vị sư huynh đã không còn hài cốt!

Cảm giác đau lòng khiến Đổng Thải Vi chiến thắng sự sợ hãi, bây giờ nàng chỉ muốn báo thù!

Cũng may, vận khí của nàng không tệ, vừa chạy tới từ đường đã thấy Đường Nam Trai và Hàn Tư Cổ đều bị thương. Bởi vậy, nàng không chút do dự ra tay.

Đường Nam Trai ho khan, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn ta đang muốn nói chuyện, Đổng Thải Vi lại đột nhiên rút bàn tay về, cùng lúc đó năm ngón tay vồ lấy, hung hăng rút ra một trái tim vẫn đang đập!

Máu tươi bắn tung tóe cả người nàng, nàng vô cùng sảng khoái nhìn Đường Nam Trai, trên lồng ngực người kia xuất hiện một cái lỗ lớn, sau khi cả người co quắp mấy lần, bất lực ngã xuống.

Đổng Thải Vi dùng một tay bóp nát trái tim, tiện tay ném sang một bên, tiến lên giẫm vào cổ Đường Nam Trai, căm hận nói: "Đường sư huynh, tạm biệt không tiễn!"

Còn chưa nói hết câu, cổ Đường Nam Trai đã bị một cước giẫm nát.

Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Tư Cổ cách đó không xa.

Hàn Tư Cổ bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mắt.

Hắn ta đã thấy quá nhiều tình cảnh gà nhà đấu đá nhau, huynh đệ đâm sau lưng.

Thánh tông vẫn là năm đó Thánh tông...

"Thật không ngờ, người thắng cuối cùng lại là ta." Đổng Thải Vi lạnh lùng nói, đầu tiên vẫy tay một cái thu ngọc giản vào trong tay, vừa xem xét đã phát hiện đây là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, không khỏi vui mừng.

Nhưng rất nhanh, nàng thu hồi ngọc giản, trở tay lấy dao găm ở trong tay áo, đi về phía Hàn Tư Cổ.

Đúng là việc đời khó đoán, mười năm trước là thiên kiêu hô mưa gọi gió ở ngoại môn, một lần nổi tiếng ở Vạn Hủy hải, cuối cùng lại chết trong tay một nữ tu vô danh là nàng.

Thế nhưng, bây giờ Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp đến tay, thời gian còn dài, chưa chắc nàng đã không có cơ hội cạnh tranh vị trí chân truyền thứ tư của Thánh tông!

Đến lúc đó nàng cũng như vị thiên kiêu trước kia của Thánh tông, danh tiếng truyền thiên hạ, nổi tiếng khắp tám phương, trở thành một nét mực đậm màu ở thời đại này.

Chương 234: Thu hoạch lớn! (1)

Nghĩ như thế, Hàn Tư Cổ mất mạng dưới tay nàng cũng không tính là bôi nhọ khí thế của đối phương vào năm đó.

Lục sư huynh... Nghĩ đến tiền đồ sáng lạng của mình, Đổng Thải Vi lại không nhịn được nghĩ đến Lục Phục Giang đã ái mộ nhiều năm, trong lòng đau đớn.

Nhưng nàng nhanh chóng đè nén nỗi đau đớn này.

Sở dĩ Lục sư huynh lần lượt từ chối nàng, không phải đã yêu người khác, mà vì có thể chuyên tâm leo lên đại đạo.

Đã vậy, bây giờ Lục sư huynh bỏ mình, nàng may mắn còn sống, còn chiếm được cơ duyên như vậy, nên kính cẩn mang theo cả tấm lòng của Lục sư huynh với đại đạo, tiếp tục theo đuổi.

Mới không phụ lòng tình cảm này.

Trong lúc suy nghĩ, Đổng Thải Vi đã đứng trước mặt Hàn Tư Cổ.

Nhưng ngay khi nàng cầm dao găm, đâm vào tim của đối phương, một đạo huyết quang xẹt qua trời cao!

Bịch.

Đổng Thải Vi chia thành hai nửa, ngã xuống trước mặt Hàn Tư Cổ.

"Chủ nhân!" Huyết Hà kiếm xoay chuyển thân kiếm, ngăn cản dòng máu nóng bắn tung tóe ở phía đối diện, lo lắng kêu lên.

Cuối cùng nó đã có thể cảm ứng được sự liên hệ bản mệnh với chủ nhân!

Thế nhưng, vì sao chủ nhân biến thành dáng vẻ này?

Thấy Huyết Hà kiếm, đầu tiên Hàn Tư Cổ khẽ giật mình, lập tức vui mừng!

Bây giờ hắn ta đã mất Thất Sát, đoạt mệnh thất bại, vốn chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ Chú Quỷ đã chết, Huyết Hà xuất hiện, lại có đủ có cơ hội chém ba kiếp!

"Nhanh! Nhanh đưa lực lượng bản nguyên của ngươi cho ta!" Hàn Tư Cổ dùng hết khí lực cuối cùng nói.

Huyết Hà kiếm có liên kết mệnh hồn với hắn ta, kiếm này đã độ Bản Mệnh kiếp, chỉ cần lấy được phần lực lượng bản nguyên, hắn ta có thể tạm thời kéo dài tính mạng.

Đương nhiên, chưa thể cướp lại phần mệnh cách bị Chú Quỷ chia cắt, chỉ dựa vào bản nguyên của Huyết Hà kiếm cũng không giữ mạng được bao lâu. Nhưng chỉ cần có thể sống thêm một lát, đã đủ giúp hắn ta còn sống quay lại phía dưới giếng cổ.

Trong giếng cổ, bây giờ Lỗ Lục Tường đang trấn mệnh thay hắn ta.

Chỉ cần hắn ta dùng Phệ Hồn Quỷ Mộc nuốt hồn phách của Lỗ Lục Tường, lại chiếm cứ nhục thân của nàng, có thể giành lấy cuộc sống mới!

Mặc dù biến thành nữ nhân rất không quen, nhưng hiện tại hắn ta cũng không được lựa chọn, dù sao cũng tốt hơn thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ.

Ngay lúc Hàn Tư Cổ vô cùng chờ mong, Huyết Hà kiếm giật giật, ngạc nhiên nói: "Chủ nhân, không phải ta đã đưa bản nguyên cho ngươi rồi sao?"

"Cái..." Hàn Tư Cổ lập tức mở to hai mắt nhìn, là ai lừa bản nguyên của phi kiếm?!

Còn chưa nói hết câu, trong cơn giận dữ tràn đầy cõi lòng, cuối cùng hắn ta đã hao hết một hơi cuối cùng, vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt mở to, ngã thẳng xuống...

Kiếm tu và phi kiếm bản mệnh đồng sinh cộng tử, người còn kiếm còn, người chết kiếm chết, trong chớp mắt Hàn Tư Cổ tắt thở, Huyết Hà kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức rơi xuống từ giữa không trung, linh cơ trên thân kiếm diệt hết, biến thành một thanh phi kiếm pháp khí bình thường...

Phệ Hồn Quỷ Mộc vừa chạy đến cửa từ đường, cũng lập tức dừng vung vẩy sợi rễ, hóa thành một gốc hòe lớn, tất cả đôi mắt trên cành cây đều lập tức đóng chặt, chợt biến mất như thủy triều.

Trong giây lát, sự quỷ dị trên cây hòe biến mất, đã quay lại nguồn gốc, trở thành một gốc cây già đơn thuần, gió thổi tới từ đằng xa, cành lá lượn quanh.

Lá rụng đầy trang viên.

Ba ngày sau, một góc kín đáo hẻo lánh ở bên ngoài Hàn thị sơn trang.

Bùi Lăng nhân lúc đêm tối phá đất mà lên.

Một lần sử dụng 【 Khô Tâm thuật 】 chỉ có thể kéo dài một khắc, vì đề phòng bị Huyết Hà kiếm phát hiện hành tung, trong ba ngày qua, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức sử dụng Khô Tâm thuật. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ, đến bây giờ Huyết Hà kiếm cũng không tìm được hắn.

"Ừm?" Sau khi Bùi Lăng cảnh giác nhìn xung quanh, bỗng nhiên khẽ giật mình, "Đại trận đã phá?"

Hàn thị sơn trang dùng m Thủy Huyễn Liên đại trận che chắn, vốn từ vị trí của hắn chỉ có thể thấy đầm nước mênh mông, nhiều lắm là thấy một góc cửa.

Nhưng lúc này, hắn ngẩng đầu đã thấy cả tòa Hàn thị sơn trang đứng sừng sững trước mắt.

Bùi Lăng lập tức nhớ tới, ba ngày trước hắn vừa chôn mình xuống đất không lâu, đã nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang to lớn, thậm chí cả mặt đất đều chấn động một lúc lâu.

Bởi vì cẩn thận, Bùi Lăng không đi ra ngoài xem xét tình huống, ngược lại còn chôn mình sâu hơn, căn bản không thò đầu ra.

Bây giờ thấy m Thủy Huyễn Liên đại trận đã bị phá, lúc này mới nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó!

"Tranh thủ thời gian về tông!" Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không chút do dự, lập tức vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, lao nhanh về phía tông môn.

Chạy trốn một lát, nhìn Hàn thị sơn trang càng ngày càng xa, cuối cùng khẳng định đại trận sơn trang đã biến mất!

Suy nghĩ một chút, Bùi Lăng đột nhiên đổi phương hướng, hạ xuống một khe núi.

Không lâu sau, đã bắt được vài con sói hoang từ trong núi, sau đó đưa bọn chúng đến gần sơn trang, đứng từ xa ném sói vào trong sơn trang.

Lại đứng bên ngoài trông ba ngày ba đêm, mỗi đêm đều có thể nghe được tiếng sói tru truyền đến từ trong trang, thậm chí còn có một vài dã thú khác trèo đèo lội suối chạy tới, chạy vào trong trang.

Chương 235: Thu hoạch lớn! (2)

Cuối cùng Bùi Lăng đã yên lòng.

"Đúng là thế!"

"Tranh đạo giữa Hàn Tư Cổ và Chú Quỷ đã kết thúc!"

"Tiếng động mạnh vào sáu ngày trước, chắc là bọn họ tranh đấu mới tạo ra. Chắc là bên thắng đã mở ra đại trận. Ta giả chết ở ngoài trang, lại tránh thoát một kiếp."

"Sói hoang vẫn còn sống đến tận lúc này, thậm chí còn có một vài cầm thú ăn thịt ăn đồ thối rữa chủ động tiến vào, chắc hẳn trong trang đã không có nguy hiểm."

"Hàn Tư Cổ cũng tốt, Chú Quỷ cũng được... Bất kể là ai thắng, bây giờ đều đã rời khỏi Hàn thị sơn trang."

"Mặc dù bảo khố của Hàn thị sơn trang đã bị ta vơ vét một lần, nhưng một sơn trang lớn như thế, chắc hẳn còn có rất nhiều tài vật đáng tiền!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lấy Bách Lý Độn Hình Phù mà Trịnh Kinh Sơn đã cho ở trong túi trữ vật, nắm chặt ở trong tay, lúc này mới cẩn thận đi vào sơn trang.

Hắn đi xuyên qua cửa lâu, nhìn thấy tiền viện trước tiên.

Chính đường, thư phòng, diễn võ trường... Đều đã bị san thành đất bằng, những chỗ vốn có linh cơ hội tụ, không những không còn sót lại chút linh khí nào, thậm chí còn có sát khí mơ hồ bốc lên.

Loại sát khí này trăm hại mà không có một lợi với đám tu sĩ, ngay cả phi cầm tẩu thú cũng không muốn tới gần, chỉ có một vài sâu bọ độc rất yêu thích, rối rít tập trung ở đó, Bùi Lăng đứng đằng xa nhìn mấy lần, liền đi vòng qua.

Càng đi về phía trước, chỉ thấy đám sói hoang đang gặm ăn mười mấy bộ thi thể đã chỉ còn khung xương.

Nhìn từ quần áo rách nát khắp nơi, lại là đám người Trương Thạc.

Bùi Lăng thở dài, thuận tay giết chết sói hoang, thu hồi túi trữ vật và binh khí của đám người, dùng Hàn Tủy Hỏa thiêu đốt thi thể của mọi người rồi vùi lấp ngay tại chỗ

Xuyên qua tiền viện là đến hồ sen.

Ao nước đã khô cạn, cây cỏ tươi tốt đã khô héo, có lẽ vì đại trận bị phá, cửa lớn bảo khố lộ ra.

Bùi Lăng dò xét một lát, bắt một con hươu ở gần đó ném vào, nghiêng tai lắng nghe một lát, chỉ có tiếng hươu kêu to cùng tiếng đồ vật bị đẩy ngã, không còn tiếng động gì khác, lúc này mới yên tâm đi vào bên trong.

Bên trong vô cùng bừa bộn, rất nhiều nơi còn để lại dấu vết lúc hắn, Đổng Thải Vi và Đường Nam Trai vội vàng cướp sạch, hiển nhiên từ khi bọn họ đi ra, những người khác không hề tiến vào.

Lần này Bùi Lăng không chút khách sáo, quét sạch sành sanh những thứ còn thừa lại!

Hắn vừa nhặt được túi trữ vật của mười mấy người, bởi vì tu vi của bản thân đã tăng lên, sau khi cưỡng ép mở ra, hoàn toàn có thể chứa đủ.

Sau khi chuyển xong tất cả tài nguyên, trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, nếu là Hàn Tư Cổ thắng, dù dự định bỏ lại Hàn thị sơn trang rời đi, vì sao lại không dọn sạch bảo khố chứ? Chẳng lẽ trong lần tranh đạo này, người thắng là Chú Quỷ?

Thế là hắn nhanh chóng tiến về từ đường xem xét.

Vừa đến gần từ đường, đã thấy một gốc đại thụ đứng đối diện đống đổ nát ở từ đường.

Phệ Hồn Quỷ Mộc!

Bùi Lăng đột nhiên dừng chân, sợ đến mức suýt nữa thôi động Bách Lý Độn Hình Phù.

Nhưng chợt phát hiện khí tức của Quỷ Mộc đã hoàn toàn biến mất, lại không có chút ý đồ công kích nào, không khỏi ngẩn ngơ.

Do dự một lát, Bùi Lăng nhặt một tảng đá ném về phía Quỷ Mộc.

Ầm.

Quỷ Mộc bị đánh tróc một lớp vỏ cây, lộ ra thân cây khô héo ở bên trong.

"Chết rồi?" Bùi Lăng khẽ giật mình, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn cẩn thận đi vòng qua Quỷ Mộc, đi vào đống đổ nát ở từ đường.

Chẳng mấy chốc, hắn thấy ba bộ thi thể: Đường Nam Trai, Đổng Thải Vi và Hàn Tư Cổ!

"Quả nhiên là Chú Quỷ thắng." Bùi Lăng khẽ thở dài ở trong lòng, lập tức tiến lên thu hồi túi trữ vật của Đường Nam Trai, lại cầm túi trữ vật của Đổng Thải Vi, đúng lúc này hắn phát hiện dường như Đổng Thải Vi đang nắm chặt cái gì đó ở trong tay.

Bởi vì thi thể đã cứng ngắc, Bùi Lăng phải tốn rất nhiều sức lực, mới lấy được đồ ra, phát hiện là một cái ngọc giản đặc thù.

Xem xét đơn giản một lượt, lại là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!

Bùi Lăng vội vàng cẩn thận thu lại ngọc giản, lúc này Bùi Lăng mới đi đến bên cạnh Hàn Tư Cổ, đang định lục soát thi thể lại thấy Huyết Hà kiếm rơi ở bên cạnh, nhưng đã mất đi tất cả linh tính, ngay cả thân kiếm đều phủ một lớp bụi bặm.

Bùi Lăng lập tức giật mình, vội vàng cầm lên nhìn kỹ.

Không sai, là Huyết Hà kiếm!

Nhưng nếu Chú Quỷ tranh đạo thắng, có thể tài vật đầy trong sơn trang không có ý nghĩa với nó, thế nhưng Huyết Hà kiếm đại diện cho "đạo" của Hàn Tư Cổ, sao có thể không mang đi chứ?

Bùi Lăng cảm thấy ngạc nhiên, nhanh chóng tìm ra túi trữ vật trên người Hàn Tư Cổ, sau khi cất kỹ lại thăm dò tính thôi động Huyết Hà kiếm ý, thấy Huyết Hà kiếm không có phản ứng nào, lúc này mới yên lòng, hơi trầm ngâm: "Huyết Hà kiếm là phi kiếm bản mệnh của Hàn Tư Cổ, Hàn Tư Cổ thân tử đạo tiêu, Huyết Hà kiếm cũng không thể sống một mình."

"Thế nhưng, dù linh tính của phi kiếm này đã biến mất toàn bộ, chỉ dựa vào chất liệu bản thân, cũng có giá trị không nhỏ."

"Sau này, mặc kệ là dùng đúc khí thuật phá hủy hay bán ra, đều là một số tiền lớn..."

Chương 236: Ngươi đang dạy ta cách lấy lòng chủ nhân ngươi? (1)

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cầm lấy Huyết Hà kiếm, đào ba cái hố ở gần đó, lần lượt chôn cất Hàn Tư Cổ, Đường Nam Trai và Đổng Thải Vi.

Sau khi chôn xong, hắn cắm Huyết Hà kiếm ở trước mộ phần của Hàn Tư Cổ, nói: "Từng là chủ tớ, ngươi ở cạnh chủ nhân ngươi một lần cuối cùng đi."

Sau đó đi đến trước mộ Đường Nam Trai, lấy ra một bình rượu từ trong túi trữ vật, chậm rãi rót xuống mặt đất, thở dài: "Đường sư huynh, đi đường bình an."

Mặc dù Đường Nam Trai đã từng ra tay với hắn, nhưng nói thẳng ra, hắn rất thưởng thức loại đội trưởng này.

Hơn nữa, nếu không phải vị Đường sư huynh này cung cấp tin tình báo liên quan tới Huyết Hà kiếm, hắn cũng không thuận lợi cẩu đến cuối cùng như vậy.

Tế bái Đường Nam Trai xong, Bùi Lăng đi đến trước mộ Đổng Thải Vi, khe khẽ thở dài, nói: "Xin lỗi Đổng sư tỷ, hài cốt Lục sư huynh không còn, không thể hợp táng cho các ngươi, nhưng có lẽ các ngươi còn có thể gặp lại ở dưới cửu tuyền."

Nói xong, hắn vẫy tay một cái, thu Huyết Hà kiếm vào lòng bàn tay: "Tốt, ngươi đã ở cạnh chủ nhân ngươi đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Rời khỏi từ đường, tiếp theo Bùi Lăng đi đến giếng cổ sau núi.

Bởi vì Phệ Hồn Quỷ Mộc đã chết ở cửa từ đường, lúc này giếng cổ đã không còn vật tham chiếu, hắn bỏ ra chút thời gian, mới tìm được từ trong đám cỏ cây tươi tốt.

Dưới giếng cổ, đình viện rách nát, phía trước tấm bình phong tám bức điêu khắc con người sông núi khảm dạ minh châu đá cẩm thạch, vài cái bình vỡ nát, giường êm sụp đổ, ao nước trong góc cũng gần như khô cạn, cây sen trong nước thoi thóp.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ tràn đầy sức sống khi đến trước đó.

Bùi Lăng cẩn thận tìm kiếm chốc lát, không phát hiện thứ gì, lúc này một tiếng động đột nhiên vang lên từ sau tấm bình phong: "Ai?!"

Hắn lập tức cảnh giác, một tay cầm Bách Lý Độn Hình Phù; một tay cầm Yếm Sinh Đao chém về phía bình phong!

Ầm.

Bình phong lập tức vỡ nát, lộ ra Lỗ Lục Tường bị sợi tơ huyết sắc quấn đầy trên người.

Không biết trên người nữ tu này đã xảy ra chuyện gì, lúc này khuôn mặt vẫn như cũ, mái tóc đen lại biến thành màu trắng như tuyết.

"Lỗ sư tỷ?" Bùi Lăng ngạc nhiên, trước đó Đường Nam Trai nói không thấy Lỗ Lục Tường ở dưới đáy giếng, hắn còn tưởng sư tỷ này đã bị Hàn Tư Cổ làm hại, không ngờ nàng vẫn còn sống.

Hơn nữa sợi tơ quấn quanh trên người đối phương lại là trấn mệnh hồn tuyến!

"Ngươi... Ngươi là... Sư đệ?" Lỗ Lục Tường cũng khẽ giật mình, sau đó lập tức hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại ở chỗ này? Đám người Trương sư huynh đâu?"

"Ngươi dừng lại!" Thấy nàng vừa hỏi vừa đi về phía mình, Bùi Lăng đột nhiên quát, "Ta hỏi ngươi đáp, không được do dự!"

Hắn để bàn tay đang cầm Bách Lý Độn Hình Phù ra sau lưng, đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

"Lần này chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ, đồng môn tên là gì?"

"Vốn trong nhiệm vụ lần này còn có một người cũng tham gia, người kia tên là gì?"

"Ngươi và với nàng có quan hệ như thế nào?"

"Ngày đầu tiên chúng ta đến đây đã xảy ra chuyện gì?"

Bùi Lăng liên tiếp hỏi mấy vấn đề, ánh mắt nhìn chằm chằm Lỗ Lục Tường.

Vừa nãy hắn đã tự tay chôn Hàn Tư Cổ ở từ đường, nhưng vẫn không biết tung tích của Chú Quỷ. Cân nhắc đến Chú Quỷ bắt chước Hàn Tư Cổ, thậm chí khiến Huyết Hà kiếm không thể phân biệt, bây giờ Lỗ Lục Tường lại bị trấn mệnh hồn tuyến quấn đầy trên người, tất nhiên hắn phải đề phòng đối phương là Chú Quỷ giả mạo.

Chỉ là, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến, lấy tu vi Luyện Khí tầng tám của mình, trước đó Chú Quỷ muốn đối phó hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi, tranh đạo đã thắng, Chú Quỷ sẽ càng mạnh hơn!

Cần gì rắc rối giả mạo người khác, chờ mình thả lỏng cảnh giác lại đánh lén?

Hơn nữa, nhìn hành động và cử chỉ của Lỗ Lục Tường, lại là câu trước không liên quan đến câu sau, hình như căn bản không nhớ chuyện sau khi đi vào sơn trang?

Bùi Lăng nghi ngờ, thử dò hỏi: "Lỗ sư tỷ, ngươi sao thế? Hình như ngươi không khỏe lắm?"

"Ta, ta không biết?" Lỗ Lục Tường cũng phát hiện mình không thích hợp, nàng cau mày, nói, "Không được! Nơi này rất nguy hiểm, ta cảm thấy nhất định phải rời đi ngay!"

Bùi Lăng nhìn nàng chằm chằm một lát, nói: "Được."

Hai người nhanh chóng rời khỏi giếng cổ, vừa xuất hiện trên mặt đất, trấn mệnh hồn tuyến quanh người Lỗ Lục Tường chậm rãi biến mất, không có tung tích gì nữa.

Thấy cảnh này, con ngươi Bùi Lăng hơi co lại, đang muốn nói gì đã thấy sư tỷ này bước nhanh muốn đi ra ngoài, hắn thấy thế vội nói: "Sư tỷ, ngươi muốn đi đâu?"

"... Ta cũng không biết." Lỗ Lục Tường nghe vậy mờ mịt một lát, đột nhiên sợ run cả người, ôm lấy cánh tay, nói, "Nhưng ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm rất nguy hiểm... Chúng ta nhất định phải cách càng xa càng tốt!"

Bùi Lăng trầm giọng nói: "Không phải ngươi vừa nhắc đến Trương sư huynh à? Hiện tại ngươi không đợi Trương sư huynh sao?"

"Trương sư huynh..." Lỗ Lục Tường sợ sệt, lẩm bẩm nói, "Đúng, Trương sư huynh... Hình như phải đi tìm Trương sư huynh... Nhưng Trương sư huynh là ai?"

Hả?

Bùi Lăng nhíu mày lại, lại thăm dò một lát, cuối cùng xác nhận, hình như thần hồn của Lỗ Lục Tường xảy ra vấn đề, hiện tại toàn bộ ký ức của nàng đã rối loạn.

Chương 237: Ngươi đang dạy ta cách lấy lòng chủ nhân ngươi? (2)

Chỉ còn lại một vài ký ức về trải nghiệm sau khi tiến vào Hàn thị sơn trang, hơn nữa rất lộn xộn, căn bản không nhớ rõ chi tiết.

Còn không thể nhớ được tên đầy đủ của Trương Thạc, chỉ mơ hồ nhớ kỹ có một người như thế, hình như còn quan trọng hơn.

"Lỗ sư tỷ." Bùi Lăng trầm ngâm nói, "Vậy ta thì sao? Ngươi còn nhớ ta không?"

Lỗ Lục Tường ngơ ngác nhìn hắn, một lát sau lại nhớ ra gì đó, kêu lên: "Ta nhớ được ngươi! Hình như ngươi đã cứu ta hai lần?"

Nhưng cụ thể là cứu thế nào, cứu lúc nào... Lỗ Lục Tường lại không nhớ rõ.

Bùi Lăng đoán cũng vì cả hai lần đó đều đối mặt với sống chết, Lỗ Lục Tường mới có ấn tượng rất sâu sắc.

"Sư tỷ, chỗ này thật sự rất nguy hiểm." Túi trữ vật trên người Hàn Tư Cổ đã tới tay, cũng không có thu hoạch gì ở dưới giếng cổ, đoán chừng thứ đáng giá trong sơn trang đều đã vào tay rồi.

Bùi Lăng suy nghĩ, liền nói với Lỗ Lục Tường, "Chúng ta rời đi thôi."

Sau khi bọn họ rời khỏi sơn trang, Bùi Lăng lật tìm, cuối cùng chọn tạm thời luyện hóa Huyết Khôi Kiệu của Trương Thạc, dẫn Lỗ Lục Tường đi vào bên trong, bay về phía tông môn.

Không lâu sau, Lỗ Lục Tường đã mê man thiếp đi.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng đang muốn nhân cơ hội kiểm tra lại thu hoạch của chuyến đi lần này, đột nhiên xuất hiện thêm một người ở chỗ ngồi đối diện của chiếc bàn nhỏ.

Cung trang tóc búi cao, chuỗi ngọc tán hoa, con ngươi màu mực yên tĩnh nhìn về phía hắn.

"... Hiểu Nghê cô nương!" Bùi Lăng khẽ giật mình, vội vàng dừng động tác mở túi trữ vật, thử dò xét nói, "Cô nương đến đây, là có dặn dò gì sao?"

Không phải thấy lần này ta có thu hoạch lớn, muốn chia chỗ tốt chứ?

Hiểu Nghê từ tốn nói: "Sau ba tháng, Thi Đấu Ngoại Môn."

Bùi Lăng không hiểu ý.

"Lấy hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, sẽ có tốt chỗ cho ngươi." Hiểu Nghê tiếp tục nói.

Hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn?

Bùi Lăng không dám hỏi nhiều, nhắm mắt nói: "Ta hiểu được."

Hiểu Nghê khá hài lòng với thái độ của hắn, khẽ gật đầu, nhìn về phía Lỗ Lục Tường: "Thần hồn của nữ tu này chịu trọng thương, dù sau khi về tông có y tu chẩn trị, cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Ngược lại cũng bớt rắc rối cho ta, tránh để tin tức Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp lộ ra ngoài."

Bùi Lăng giật mình, chẳng lẽ Hiểu Nghê đã nhìn rõ ràng từ đầu đến cuối nhiệm vụ Hàn thị sơn trang này?

Hắn không dám thất lễ, vội vàng lấy ra ngọc giản Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp ra, nghiêm mặt nói: "Hiểu Nghê cô nương, ta đang định sau khi về tông, sẽ nhờ Trịnh sư huynh dâng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho Lệ tiên tử..."

"Không cần." Hiểu Nghê liếc nhìn ngọc giản kia, lại nói, "Ngươi lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, sẽ có một cơ hội lựa chọn chân truyền chỉ điểm, đến lúc đó lựa chọn chủ nhân nhà ta là được."

"Cũng không phải lúc nào Trịnh Kinh Sơn cũng có tư cách bái kiến chủ nhân."

"Đến lúc đó, sau khi được chủ nhân chỉ điểm, ngươi lại dâng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho chủ nhân ngay trước mặt mọi người, tiện tăng thêm uy danh cho chủ nhân!"

"Dù việc này không phải mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng là một cơ hội lấy lòng chủ nhân rất hiếm có, ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, đang dạy hắn phải lấy lòng chủ nhân của đối phương như thế nào sao?

Sau mười hai ngày, Bùi Lăng trở lại tông môn.

Cân nhắc đến việc trên đường Lỗ Lục Tường ngày càng sa sút, hắn đưa vị sư tỷ này đến ở Nhược Tú phong trước, sau đó một mình tiến về Tạp Ủy tư giao nhiệm vụ.

Sau khi đệ tử Tạp Ủy tư tiếp nhận minh bài, cắm vào pháp trận bên cạnh, lập tức ngạc nhiên: "Sao chỉ có một mình sư đệ đến giao nhiệm vụ? Những người khác đâu?"

Bùi Lăng nói: "Lỗ sư tỷ bị trọng thương, cần y tu chẩn trị ngay, cho nên không đến."

Đệ tử thở phào, vừa cười vừa nói: "Vậy sư đệ có thể trở về an toàn, thật sự đáng mừng."

Lại hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Không có." Bùi Lăng nói, "Những người khác chết rồi... Tông môn không nói cho sư huynh việc hồn đăng dập tắt sao?"

"..." Nụ cười trên mặt đệ tử kia lập tức cứng đờ, đều đã chết?

Trong toàn bộ ngoại môn, cũng có khá nhiều người biết rõ nhiệm vụ lần này.

Dù sao, trong số đệ tử đứng đầu ngoại môn chỉ có một mình Đường Nam Trai đi.

Nhưng mấy người Luyện Khí tầng chín như Trương Thạc, Quản Tuyết Nhị, Tiêu Phác, Lục Phục Giang, Bạch Huống cũng có chút danh tiếng. Nhất là Bạch Huống có mối quan hệ ở nội môn, nếu không cũng không thể mượn hai món pháp khí.

Hơn nữa những Luyện Khí tầng chín này cũng không phải đến đó một mình, đều gọi thêm đám bằng hữu, tập trung một nhóm đồng môn Luyện Khí tầng tám thậm chí cả Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, tích trữ số lượng phù lục đan dược khá lớn, chuẩn bị đầy đủ mới lên đường.

Đội hình như vậy, cũng đủ để tàn sát một vài môn phải nhỏ không có thành tựu, huống chi chỉ là một Hàn thị sơn trang?

Nghĩ tới đây, hắn ta không nhịn được cẩn thận đánh giá Bùi Lăng.

Không sai, đây là một người Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, còn chưa đến Luyện Khí tầng chín.

Nhiều Luyện Khí tầng chín như vậy, nhất là Đường Nam Trai là tu sĩ chỉ cách Trúc Cơ nửa bước đều không thể trở về, Bùi Lăng lại trở về, còn khỏe mạnh không mất một sợi lông nào?

Chương 238: Cũng may lão tử phản ứng nhanh!

Nói đùa gì thế?

Dù là đám người Bạch Huống tự giết lẫn nhau vì đan phương Trúc Cơ, cũng không thể để tiểu tử này may mắn còn sống?

Hả?

Hắn vừa nói, còn có vị sư tỷ bị trọng thương cho nên không tới?

Đệ tử Tạp Ủy tư khẽ nhíu mày, lập tức nghĩ đến loại tình cổ gì đó, thầm nghĩ không phải tiểu tử này mặt khờ tâm địa độc ác, tính kế một vị nữ tu chủ quan nào đó, cản cho hắn một đao ngay lúc quan trọng, lúc này mới thành ngư ông chứ?

Mặc kệ nói thế nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, Tạp Ủy tư đã không thể làm chủ được nữa, nghĩ tới đây, hắn ta vội ho một tiếng, "Hồn đăng do Chấp Sự đường trông giữ, bình thường sẽ không cố ý đến nói cho Tạp Ủy tư. Xin lỗi sư đệ, việc này khá lớn, làm phiền ngươi đi ra bên ngoài chờ một lát, chúng ta cần thẩm tra đối chiếu với Chấp Sự đường một chút."

Thế là Bùi Lăng tiếp nhận minh bài của mình, đi ra gian ngoài chờ, không lâu sau đã thấy Khương Lượng đã gặp từ trước dẫn theo người đi đến, vừa thấy hắn đã như cười mà không phải cười: "Được rồi, đi thôi."

Nửa ngày sau, trong căn phòng lần trước của Chấp Sự đường, Bùi Lăng thành thật kể lại đại khái quá trình nhiệm vụ, đương nhiên không hề nhắc đến Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia, chỉ nói kẻ thù cũ của Hàn Tư Cổ đến nhà, có thể huyễn hóa thành dáng vẻ của hắn ta, lợi dụng điểm này kích động Hàn thị tự giết lẫn nhau, đến mức diệt môn trong vòng một đêm.

Về phần vì sao Hàn Tư Cổ không ngăn cản, đây là vì đối phương tranh đấu thất bại trong lần cơ duyên Vạn Hủy hải, trên người bị trọng thương, không thể di chuyển. Sở dĩ đám đệ tử đi làm nhiệm vụ có đi không về, cũng vì Hàn Tư Cổ và kẻ thù đều cần huyết thực.

Sau khi kể xong mọi chuyện, Khương Lượng nhắm mắt suy nghĩ một lát, lúc này một chấp sự đến đây, khẽ nói mấy câu bên tai hắn ta.

Khương Lượng không ngừng gật đầu, chợt nói với Bùi Lăng: "Thời gian hồn đăng của đám người Đường Nam Trai bị dập tắt không khác với lời kể của ngươi lắm, đã vậy, ngươi có thể quay về Tạp Ủy tư, tiếp tục nhận tiền thù lao."

Bùi Lăng thở phào, nghĩ đến việc trước đó ở Loa Sơn thành, thuận miệng hỏi.

"Nhân Diện Chu đã đền tội." Khương Lượng híp mắt lại, nhìn hắn một cái, từ tốn nói, "Về phần chuyện đã xảy ra, bởi vì đám người Trần Hoàn còn không đáng để tông môn sử dụng thủ đoạn loại sưu hồn tra rõ đến cùng, căn cứ bằng chứng và vết tích ngay lúc đó, coi như giống với lời nói của ngươi và thành chủ Loa Sơn thành."

"Khương chấp sự có ý gì?" Bùi Lăng cười khan một tiếng, nói, "Nếu không phải việc như vậy thì như thế sao?"

Khương Lượng mỉm cười, đi đến bên cạnh hắn, nói: "Rốt cuộc việc này như thế nào, người từng trải trong Chấp Sự đường không cần đến hiện trường cũng có thể đoán được, các ngươi đã làm rất sạch sẽ, chúng ta cũng không có thời gian rảnh rỗi, không tiếc giá cả truy hỏi ngọn nguồn. Chỉ là lần một lần hai thì cũng thôi, nếu xảy ra nhiều lần, Chấp Sự đường chúng ta cũng không phải ăn không ngồi rồi... Hiểu chưa Bùi sư điệt "

Nói xong nghênh ngang rời đi.

Bỏ lại Bùi Lăng trầm ngâm một lát, lúc này mới thản nhiên rời đi.

Hắn lại đến Tạp Ủy tư, đệ tử Tạp Ủy tư rất thoải mái trả thù lao.

Bùi Lăng liền chia một vạn linh thạch hạ phẩm thanh hai phần, mình cầm bảy phần, Lỗ Lục Tường ba phần.

Sau khi chia xong hắn cảm thấy lương tâm hơi đau đớn, thế là hắn cầm 2500 viên linh thạch hạ phẩm trong phần của Lỗ Lục Tường, bỏ vào túi trữ vật của mình.

Dù sao vị sư tỷ này cũng không làm gì, cho nàng 500 viên linh thạch hạ phẩm, coi như là chút thù lao vì nàng đã giữ vững lập trường sau khi xảy ra việc của Đổng Thải Vi, cũng không xê xích gì nhiều.

Cân nhắc đến bây giờ Lỗ Lục Tường đã tìm y tu chẩn trị, Bùi Lăng quyết định đi xem tình hình của Kim Tố Miên trước.

Nửa ngày sau, huyết quang lóe lên, Bùi Lăng hạ xuống bên ngoài động phủ của Kim Tố Miên, vừa lấy ra minh bài của đối phương, chỉ thấy một nữ tu mặc nghê thường vũ y tóc mây búi cao, đang cau mày chậm rãi đi ra từ trong động phủ!

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, minh bài của Kim Tố Miên còn ở trong tay mình, đây là ai? Sao có thể ra vào?!

Hắn khẽ đảo cổ tay thu hồi minh bài, thản nhiên như không có việc gì tiến lên hành lễ: "Vị sư tỷ này, xin hỏi bây giờ Kim sư tỷ có rảnh không?"

Kim Tố Đài nhìn hắn một cái, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Ngươi tìm nàng luyện đan? Thật không khéo, bây giờ nàng rảnh, ngươi vẫn nên tìm người khác đi."

"Đa tạ sư tỷ." Bùi Lăng nói, "Không biết sư tỷ là gì của Kim sư tỷ?"

Kim Tố Đài nói: "Ta là đường tỷ của nàng."

Nói xong, hóa thành một đạo trường hồng nhanh chóng không rời đi.

Bỏ lại Bùi Lăng sắc mặt thay đổi thất thường, cuối cùng không dám tự tiện vào bên trong.

Dù sao ai biết vị đường tỷ này có nhận ra tình hình của Kim Tố Miên không đúng, để lại thủ đoạn gì ở bên trong hay không, thậm chí Kim Tố Miên đã được đối phương cứu chữa tỉnh lại, đang ở trong động phủ chờ hắn tự chui đầu vào lưới?

"Đi tìm Trịnh sư huynh." Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không dám thất lễ, lập tức lấy Huyết Khôi Kiệu chạy tới nội môn.

Chương 239: Đi ra ngoài lăn lộn luôn phải trả giá…

Nội môn, Khô Lan tiểu viện.

Trịnh Kinh Sơn phong trần mệt mỏi, vừa vào cửa không lâu đã nghe thấy có người đến đây.

Hắn ta bấm niệm pháp quyết điều động trận pháp nhìn xuống, lập tức mỉm cười mở pháp trận, tự mình ra đón: "Bùi sư đệ, ta đang định cho người đi tìm ngươi!"

Trịnh Kinh Sơn cười lớn tiến lên, dùng sức vỗ vai Bùi Lăng, vui vẻ nói, "Ta có một việc rất tốt muốn nói cho ngươi biết!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, vội vàng nói: "Trịnh sư huynh, ta cũng có một chuyện rất quan trọng phải nói cho ngươi biết!"

"Ngươi cũng có chuyện sao?" Trịnh Kinh Sơn nghe vậy, không thèm để ý mỉm cười, bây giờ sư tỷ đã xuất quan, trên dưới tông môn không có đám người không có mắt dám cố ý tìm bọn họ gây rắc rối.

Loại tình huống này, Bùi Lăng chỉ là ngoại môn đệ tử, có thể có chuyện gì quan trọng? Hơn phân nửa là một vài trò đùa trẻ con không quan trọng, hắn ta tùy tiện nói một câu là có thể giải quyết cho đối phương!

Hắn ta vung tay áo, để Bùi Lăng nghe mình nói trước, "Vạn Hủy hải đúng là Vạn Hủy hải, người mua tranh giành ra tay hào phóng, lần trước ngươi cho ta 120 viên Thối Cốt Đan cực phẩm, bán với giá trên trời, con số Bùi sư đệ được chia sẽ không thấp hơn số này."

Nói xong giơ tay ra hiệu.

Bùi Lăng tập trung nhìn kỹ, không khỏi vui vẻ nói: "Hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm?"

"Không sai." Trịnh Kinh Sơn mỉm cười vô cùng đắc ý, nói, "Thế nhưng, chỉ linh thạch thì không tính là gì, tin tức tốt mà ta muốn nói cho ngươi biết, không phải linh thạch, mà là thứ ngươi đang cần nhất bây giờ."

Ta cần nhất?

Bùi Lăng âm thầm oán trách, bây giờ thứ hắn cần nhất là linh thạch.

Đương nhiên, nếu thứ có liên quan đến Thiên Đạo Trúc Cơ, đương nhiên còn quan trọng hơn linh thạch.

Nhưng vấn đề là, sao Trịnh Kinh Sơn lại biết Thiên Đạo Trúc Cơ?

Chẳng lẽ có thiên tài địa bảo khác có thể trợ giúp tu vi của mình?

Dù Trịnh Kinh Sơn sắp xếp Hàn Tủy Hỏa cho hắn, bỏ qua quá trình quanh co nguy hiểm, cũng dùng rất thuận tay.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức chờ mong, thúc giục nói: "Trịnh sư huynh, không biết rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?"

"Bùi sư đệ đừng nóng vội." Trịnh Kinh Sơn nhìn hắn như vậy, tâm tình càng phấn chấn hơn, cẩn thận lấy ra thẻ tre cổ xưa từ trong túi trữ vật, còn không kịp giải thích, hệ thống đã nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra luyện đan thuật xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Hả? Hóa ra là đan phương?

Bùi Lăng khẽ giật mình, nghe Trịnh Kinh Sơn dùng giọng điệu tự hào giới thiệu: "Ngươi là Tinh Cốt cực phẩm, từ Luyện Khí tầng sáu đến Luyện Khí tầng bảy, nhất định phải dùng Chủng Ngọc Đan tiến hành ngọc biến, nếu không sẽ không thể... Hả? Cái gì? Bùi sư đệ, ngươi đã Luyện Khí tầng tám rồi?"

Vừa nãy hắn ta quá vui vẻ, không chú ý đến tu vi của Bùi Lăng.

Lúc này giải thích cặn kẽ mới nhìn kỹ hơn, lập tức mở to hai mắt nhìn, người sư đệ này ăn đan dược như ăn kẹo sao? Tu vi tấn thăng nhanh chóng như thế? Không, dù ăn như kẹo, tốc độ này cũng quá nhanh!

Căn bản không bình thường!

Một tháng trước vẫn là Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong, hiện tại thoáng cái đã đến Luyện Khí tầng tám đỉnh phong! Dù là thiên tài đi nữa, cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy.

Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn không khỏi nhìn chằm chằm Bùi Lăng, thầm nghĩ rốt cuộc người sư đệ này gặp phải cơ duyên hiếm có gì?

Thế nhưng, mặc kệ là cơ duyên gì, dù sao cũng là thuộc hạ của sư tỷ, hắn ta cũng không tiện nghe ngóng nhiều.

Lấy lại bình tĩnh, hắn ta thở dài, tiện tay giao đan phương cho Bùi Lăng, nói: "Xem ra ngươi đã có được Chủng Ngọc Đan, nhưng cũng có thể tiếp tục nghiên cứu đan phương này. Dù sao ngươi không dùng được, cũng có thể luyện chế ra sau đó cầm đi bán... Chủng Ngọc Đan không có nhiều công dụng, dù sao không phải Tinh Cốt thượng phẩm hoặc là Tinh Cốt cực phẩm, căn bản không cần."

"Nhưng người có thể dùng nó đều là thiên tài."

"Cho nên có thời gian rảnh luyện chế một chút, về sau cũng dễ dàng kết giao nhân mạch."

"Sư huynh nói đúng lắm." Bùi Lăng thầm nôn một ngụm máu, không ngờ Trịnh Kinh Sơn này đã sớm biết hắn cần Chủng Ngọc Đan, lại không nhắc nhở hắn một tiếng!

Làm hại hắn không hề đề phòng đi tu luyện, bị hệ thống đưa đi cướp Chủng Ngọc Đan của Kim Tố Miên, còn vì vậy rơi vào cái hố Hàn thị sơn trang này, trải qua cửu tử nhất sinh mới chạy thoát.

"Thật ra Chủng Ngọc Đan cũng không tính là gì." Trịnh Kinh Sơn khoe khoang thất bại, buồn bực một lát, xốc lại tinh thần mỉm cười nói, "Lần này thu hoạch thật sự của ta ở Vạn Hủy hải, thật ra là một phần tiếp theo... Sư đệ, ngươi nhớ phải bình tĩnh một chút, đừng quá kích động."

Nghe vậy, Bùi Lăng cũng dâng lên mấy phần chờ mong.

Dù Trịnh Kinh Sơn có hố thế nào, cũng không thể cầm 120 viên Thối Cốt Đan cực phẩm lặn lội xa nhà, lại không làm được việc đứng đắn gì.

Lần này, Trịnh Kinh Sơn dùng thái độ cẩn thận hơn vừa rồi, lấy ra một cái ngọc giản.

Lúc ngọc giản xuất hiện, hệ thống lại thờ ơ.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức "lộp bộp" một cái, có một dự cảm không may.

Quả nhiên, Trịnh Kinh Sơn vô cùng cẩn thận đưa ngọc giản cho hắn, trầm giọng nói: "Đây là... Đan phương Trúc Cơ Đan!"

Bùi Lăng: "..."

Chương 240: Kiểm kê thu hoạch (1)

"Vốn lần này đến phường thị Vạn Hủy hải, ta đã trở về từ lâu." Trịnh Kinh Sơn vẫn tiếp tục nói, "Trước khi đi lại nghe tin tức đan phương Trúc Cơ Đan xuất hiện, vì thế ta đặc biệt ở lại thêm mấy ngày, mua đan phương này cho ngươi."

"Trong rất nhiều đan phương của Luyện Khí kỳ, đan phương Trúc Cơ Đan đắt nhất, cũng khó lấy được nhất."

"Mặc dù Trúc Cơ Đan ở trong phường thị có giá cả đắt đỏ, nhưng thỉnh thoảng cũng có hàng."

"Về phần trong tông môn, tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ đánh đổi khá nhiều, sớm muộn gì cũng có thể vào tay."

"Nhưng ở trong tông môn, dù là Kim Tố Miên được gọi là thiên tài luyện đan ngoại môn, nhất định phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ luyện đan hà khắc của Bách Bảo lâu, mới có thể đổi đan phương Trúc Cơ đan, ngươi biết vì sao không?"

Bùi Lăng sầm mặt nói: "Vì sao?"

Vì sao ngươi mẹ nó cầm nhiều linh thạch như vậy mua cái gì không tốt, lại mua đan phương Trúc Cơ Đan mà lão tử vừa lấy được???

"Đây là vì khống chế đan phương Trúc Cơ Đan, chẳng khác nào khống chế được phần lớn tu sĩ tầng dưới chót ở trong thiên hạ, nhất là mệnh mạch tán tu." Trịnh Kinh Sơn hơi mỉm cười, nói, "Không chỉ Thánh tông, các đại tông môn, hàng năm chỉ cần thông qua việc khống chế số lượng Trúc Cơ Đan đi ra ngoài, là có thể khống chế số lượng tán tu Trúc Cơ ở bên ngoài, đồng thời điều khiển đủ loại vật giá của phường thị ngoại giới."

"Một gia tộc có được đan phương Trúc Cơ Đan, dù là gia tộc tạm thời suy sụp, cũng có thể thông qua việc luyện ra Trúc Cơ Đan, thu mua tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ để dùng cho mình... Vì vậy, dù Thánh tông khoan dung độ lượng với môn nhân, mọi thứ đều có thể dùng linh thạch để giải quyết. Nhưng người sở hữu đan phương Trúc Cơ Đan, nhất định phải trải qua sự thử thách nghiêm khắc."

"Nếu không phải có sư tỷ làm chỗ dựa, dù ta có mua được đan phương này, cũng không dám tùy tiện giao cho ngươi."

"Dù sao, tấm đan phương này có ý nghĩa từ nay Bùi thị Lộc Tuyền thành sẽ quật khởi."

Nghe đến đây, Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình: Bùi thị Lộc Tuyền thành có quật khởi hay không, đâu có liên quan gì với hắn?

Hắn vội ho một tiếng, hỏi vấn đề mình quan tâm nhất vào lúc này: "Sư huynh, vậy lần này ta được chia bao nhiêu linh thạch?"

"Linh thạch?" Trịnh Kinh Sơn ngẩng đầu, tính toán một cái, nói, "Hai tấm đan phương cộng lại, tổng cộng bỏ ra gần năm mươi mấy vạn linh thạch hạ phẩm. Đã tốn hơn phân nửa số linh thạch khi đấu giá Thối Cốt Đan cực phẩm. Ta đã dùng toàn bộ phần linh thạch của ngươi để chi trả, mặc dù không đủ tiền hai tấm đan phương, nhưng ta cũng không tính toán chi li với người, cứ quyết định như vậy đi."

"Số linh thạch còn lại, ta đã dùng để mua vật liệu Chủng Ngọc Đan và Trúc Cơ Đan, đợi chút nữa ngươi lấy hết đi, nhất định phải nhanh chóng học được!"

"Dù sao tiếp theo là Thi Đấu Ngoại Môn, là cơ hội tốt để ngươi và ta kiếm một món hời!"

Bùi Lăng: ?!

Bùi Lăng thật sự bối rối, đây là việc rất tốt mà Trịnh Kinh Sơn muốn nói sao?

Hắn đã dùng Chủng Ngọc Đan rồi, trước mắt căn bản không có nhu cầu; hắn cũng đã có đan phương Trúc Cơ Đan, đã từng luyện một lò Trúc Cơ Đan cực phẩm... Tiêu năm mươi vạn linh thạch mua hai đan phương hắn hoàn toàn không cần đến, đây không phải có bệnh sao?

Nếu không phải tu vi không bằng Trịnh Kinh Sơn, hắn thật muốn tát thẳng một bàn tay vào mặt đối phương!

Hiện tại hắn còn thiếu Chấp Sự đường hơn bảy vạn linh thạch tiền phạt, không có số linh thạch từ việc đấu giá Thối Cốt Đan cực phẩm, hắn trả thế nào?

Cũng may lần này hắn có thu hoạch khá tốt ở Hàn thị sơn trang, mặc dù bây giờ còn chưa kịp nhìn, nhưng bảo khố của một gia tộc, dù đã xuống dốc nhiều năm, chắc hẳn vẫn góp đủ hơn bảy vạn linh thạch tiền phạt...

Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng tiếp nhận túi trữ vật do Trịnh Kinh Sơn đưa tới, kiểm tra vật liệu ở bên trong, cuối cùng tâm trạng đã tốt hơn chút.

"Đúng rồi, Bùi sư đệ, ngươi vừa nói ngươi cũng có chuyện?" Trịnh Kinh Sơn nhớ tới, đang muốn hỏi thăm mục đích hắn đến đây, ai biết lúc này một đệ tử vội vàng đến đây: "Mạch chủ, Kim mạch chủ một mạch Thạch Kính hạ chiến thư, muốn mở sinh tử lôi với mạch chủ, một trận sinh tử!"

Trịnh Kinh Sơn nhíu mày lại: "Xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã dùng Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy đền bù để đền bù việc Hàn Tủy Hỏa lần trước rồi sao? Lúc ấy đã nói việc này dừng ở đây."

Đệ tử kia khẽ nói: "Kim mạch chủ nói, thuộc hạ của mạch chủ chiếm Chủng Ngọc Đan thượng phẩm, Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy của đường muội Kim Tố Miên nhà nàng, còn suýt nữa sỉ nhục sự trong sạch của đường muội nàng..."

"Hừ, thật sự cố tình gây sự!" Trịnh Kinh Sơn không khỏi giận dữ, "Trịnh Kinh Sơn ta phái thủ hạ đi làm chuyện như vậy lúc nào hả?"

Hắn ta hơi suy nghĩ, nghi ngờ hỏi đệ tử kia, "Gần đây các ngươi có đi gây rắc rối không? Có ai từng đến ngoại môn?"

"Trịnh sư huynh, chỗ ngươi đã có việc, vậy ta về luyện đan trước..." Bùi Lăng thấy thế, vội vàng đứng dậy cáo từ.

"Linh khí ở ngoại môn mỏng manh, luyện ở chỗ ta là được." Trịnh Kinh Sơn nói, "Ta để khôi lỗi cho ngươi..."

"Không được, không được." Bùi Lăng vừa vội vàng đi ra ngoài, vừa gấp gáp nói, "Ta chợt nhớ còn có vài việc ở ngoại môn, sư huynh hẹn gặp lại, ta đi trước..."

Chương 241: Kiểm kê thu hoạch (2)

Hắn nhân lúc Trịnh Kinh Sơn đang nghi ngờ có phải ai đó trong một mạch Kiêm Tang tự xảy ra tranh chấp với một mạch Thạch Kính hay không, chuồn khỏi Khô Lan tiểu viện, còn không dám quay đầu lại nhìn, liên tục không ngừng trốn về ngoại môn.

Rất tốt, đã có Trịnh sư huynh ra mặt giải quyết việc của Kim Tố Miên giúp hắn, có lẽ tiếp theo không có chuyện của mình...

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng thản nhiên đến Đan phong.

Hắn vẫn thuê một gian phòng luyện đan, kiểm tra trong phòng không có vấn đề gì, bắt đầu kiểm kê thu hoạch ở Hàn thị sơn trang.

Đầu tiên là túi trữ vật của Hàn Tư Cổ.

Bên trong là ba mươi mấy viên linh thạch trung phẩm, hai cái ngọc giản, một thanh Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, một con phi toa màu mực lớn khoảng bàn tay, cùng một vài thứ linh tinh vụn vặt.

Bùi Lăng cầm ngọc giản lên kiểm tra, bên trong ghi chép tất cả tâm đắc về kiếm đạo, một cái khác thì là kinh nghiệm, suy nghĩ cùng mấy thứ trên mặt đúc khí.

Sau đó là túi trữ vật của Đường Nam Trai, phần lớn những thứ trong này đều là đồ mang ra từ bảo khố Hàn thị. Thuật pháp điển tịch chiếm chín phần mười trong đó, linh thạch lại không có nhiều. Ngoài ra còn có một vài thứ chắc là đồ của Đường Nam Trai, có phù lục, đan dược đủ loại.

Điều khiến Bùi Lăng bất ngờ nhất là một mặt kính thanh đồng.

Mặt kính trơn bóng lại không chiếu ra bóng người, ngược lại chiếu ra một oan hồn thiếu nữ quen thuộc, đang điên cuồng va chạm trong kính, sau khi phát hiện Bùi Lăng, lập tức nhìn hắn với ánh mắt oán độc, trong mắt trào ra huyết lệ.

Bùi Lăng mỉm cười, cất kính thanh đồng vào túi trữ vật của mình, thứ đồ chơi này có thể phong bế oan hồn Luyện Khí tầng chín, có lẽ có giá trị không nhỏ.

Sau đó là túi trữ vật của Đổng Thải Vi, không khác với Đường Nam Trai lắm, chỉ có thêm một vài váy áo còn có son phấn trâm vòng mà nữ tu thích.

Ba vị này là giàu có nhất, túi trữ vật những người khác, linh tinh lẻ tẻ cộng lại cùng gần mười vạn linh thạch hạ phẩm.

Coi như thu hồi toàn bộ cả gốc lẫn lãi số Thối Cốt Đan cực phẩm mà hắn đưa ra ngoài trước đó.

Phần lớn tạp vật, cùng rất nhiều đan dược hạ phẩm, trung phẩm mà Bùi Lăng tự cảm thấy không dùng được, đều chuyển toàn bộ vào mấy túi trữ vật, chuẩn bị bán đi.

Ngược lại là phù lục, mặc dù hắn cũng có thể dùng hệ thống uỷ thác chế phù, nhưng thứ nhất thời gian tinh lực đều có hạn, thứ hai phù lục hạ cấp, số lượng lớn hơn chất lượng.

Mấy vật phẩm tiêu hao có thể trực tiếp tăng thực lực rất hữu dụng trong lúc chiến đấu, Bùi Lăng quyết định giữ lại toàn bộ.

Điều khiến Bùi Lăng khó xử nhất, là nên xử lý Độc Hỏa Huyết Giao Trượng như thế nào?

Trước khi hắn đến Hàn thị sơn trang, đã nghe đám người Trương Thạc thảo luận về thanh thủ trượng này, đây là pháp khí mà Bạch Huống mượn đến từ nội môn.

Nếu Bạch Huống còn sống trở về, tất nhiên sẽ trả nó về cho chủ cũ.

Nhưng Bùi Lăng lại không muốn làm như thế.

Dù sao hắn căn bản không biết Bạch Huống mượn của ai, hơn nữa có nhiều người đến Hàn thị sơn trang làm nhiệm vụ như vậy, cuối cùng chỉ có mình và Lỗ Lục Tường còn sống trở về.

Ai biết chủ nhân Độc Hỏa Huyết Giao Trượng sẽ nghĩ như thế nào? Pháp khí cũng không phải thứ rẻ tiền gì, không phải người có quan hệ khá tốt, căn bản không thể cho mượn mang ra ngoài.

Chẳng may đối phương quá đau lòng, nghi ngờ hắn mưu hại Bạch Huống, hắn còn mong chờ đến cửa trả pháp khí, chẳng phải là ngu ngốc sao?

Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng quyết định giấu đi trước, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Về phần con phi toa màu mực kia, thoạt nhìn cũng không đơn giản.

Bùi Lăng không chắc là thứ của Hàn Tư Cổ, hay là đối phương lục soát thi thể đồng môn của mình mới cướp được, vì an toàn, hắn quyết định cất thật kỹ cùng Độc Hỏa Huyết Giao Trượng.

Trước khi xác định có thể sử dụng an toàn, tuyệt đối không thể bại lộ.

Sau khi sắp xếp một lượt, Bùi Lăng tính toán một chút, trước mắt tất cả số linh thạch trong tay khoảng bốn mươi viên linh thạch trung phẩm, đủ để trả hết tiền phạt của tông môn.

Cuối cùng hắn cũng cảm thấy như trút được gánh nặng.

Tùy tiện uỷ thác một lò Chủng Ngọc Đan, thời gian thuê cũng không còn nhiều lắm, Bùi Lăng thu dọn đồ đạc rời khỏi đan phòng, đi thẳng đến Chấp Sự đường.

...

Trong một động phủ ở góc hẻo lánh trên đan phong.

Kim Tố Miên lại ngâm trong Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy, lúc này không có khách không mời mà đến quấy rầy, trải qua một lần đau khổ dày vò, nàng thuận lợi đạt đến Luyện Khí tầng tám.

Chờ Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy trong bồn tắm đã hoàn toàn biến thành nước trong vắt bình thường, nàng chậm rãi đứng dậy, vẫy váy áo trên kệ áo cách đó không xa đến, vừa mặc vừa nghiến răng nghiến lợi.

Lần trước tên kia cướp Chủng Ngọc Đan, cướp Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy của nàng, hại nàng tôi luyện thân thể thất bại suýt nữa bỏ mình ngay tại chỗ thì thôi đi, thậm chí còn càn quét sạch sẽ rất nhiều đan dược mà nàng vất vả cất giữ dành dụm để sau này sử dụng ở trong động phủ!

Trước khi đi không quên lấy minh bài của nàng, thật sự dụng ý khó dò!

Nếu không phải trước kia nàng trầm mê luyện đan, không quan tâm đến ngoại giới.

Chương 242: Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở thành nữ nhân của Bùi Lăng? (1)

Kim Tố Đài lo lắng nàng xảy ra chuyện, đặc biệt lấy một giọt tinh huyết của nàng, luyện chế ra một khối minh bài dự bị để thuận tiện quan sát, chỉ sợ nàng vẫn đang ngủ mê, dù tỉnh lại cũng không thể tùy tiện rời khỏi động phủ này!

"Tên khốn kia!!!" Kim Tố Miên nghiến răng một lúc lâu, lại cảm thấy không hiểu ra sao, "Rõ ràng trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, rốt cuộc đêm đó hắn xông vào kiểu gì?"

Đúng vào lúc này, Truyền m Phù sáng lên, truyền ra giọng nói Kim Tố Đài: "Tố Miên, bây giờ ngươi như thế nào?"

"Đường tỷ, ta đã hoàn thành tôi luyện thân thể, hiện tại cực kỳ tốt." Kim Tố Miên vội vàng nói, "Bên ngươi thế nào?"

Kim Tố Đài hừ lạnh: "Ta vừa xuống sinh tử lôi đài, mặc dù nể mặt Lệ chân truyền không giết Trịnh Kinh Sơn thật, nhưng cũng hung hăng sỉ nhục hắn một lần, còn đánh gãy hai chân hắn, cho hắn nhớ lâu một chút!"

"Còn có, ta đã hỏi ra người đêm đó tự tiện xông vào động phủ của ngươi, người này tên là Bùi Lăng, tu vi hiện tại là Luyện Khí tầng tám, xuất thân hàn vi, là một người không có danh tiếng gì đi ra từ tòa thành nhỏ, trong nhà còn không có cả một tu sĩ Trúc Cơ."

"Vốn muốn giết thì cứ giết là được."

"Nhưng phiền phức là, người này không phải thuộc hạ của Trịnh Kinh Sơn, mà là người được Lệ chân truyền dụng tâm bồi dưỡng."

Kim Tố Miên giật mình, chợt tức giận nói: "Thì làm sao? Dù là người dưới trướng Lệ chân truyền, ta cũng nuốt không trôi cơn giận này!"

"Ngươi hãy nghe ta nói hết trước đã." Kim Tố Đài an ủi, "Ta từng nghe thấy cách đối nhân xử thế của Lệ chân truyền, nàng có kinh tài tuyệt diễm, thưởng thức thiên kiêu giống mình, nhưng trong mắt lại không chứa nổi một phế vật, dù nhìn trúng, cố ý dìu dắt Bùi Lăng này, nhưng nhiều lắm chỉ cho đối phương đảm đương một vài việc mưu mẹo nham hiểm. Nếu ngươi có thể ngay thẳng đánh bại Bùi Lăng, đến lúc đó tám chín phần mười Lệ chân truyền sẽ không nhúng tay."

"Giống như Trịnh Kinh Sơn, hắn còn là họ hàng xa của Lệ chân truyền, dù là Miêu Thành Dương hay ta, đã khi nào cho hắn mặt mũi?"

"Lệ chân truyền chưa từng ra tay với chúng ta vì hắn."

"Cho nên, nếu ngươi muốn báo thù, Thi Đấu Ngoại Môn sắp tới là một cơ hội cực tốt!"

"Ta đã biết." Kim Tố Miên thở sâu, cẩn thận nói, "Tiếp theo ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ vượt lên Luyện Khí tầng chín trong vòng ba tháng! Chờ sau khi bắt đầu Thi Đấu Ngoại Môn, sẽ hẹn chiến với Bùi Lăng."

"Ta muốn quang minh chính đại đánh bại hắn, rửa sạch nhục nhã!"

Kim Tố Đài thở phào, mỉm cười nói: "Tốt, tốt! Đây mới là khí phách mà phượng hoàng nhà ta nên có. Đã vậy, tiếp theo ngươi đừng luyện đan vội, chuyên tâm tăng tu vi của mình. Ta đặc biệt chuẩn bị một phần Bạng yêu trăm năm cho ngươi, chỉ cần hấp thu tinh phách của nó, chắc chắn ngươi sẽ thuận lợi đạt tới Luyện Khí tầng chín, chút nữa ta sẽ sai người đưa sang cho ngươi."

Hai tỷ muội lại nói mấy việc lặt vặt, lúc này mới kết thúc truyền âm.

"Hừ, Bùi Lăng..." Kim Tố Miên cau mày, đang suy nghĩ sau khi đánh bại Bùi Lăng, phải bào chế hắn thế nào, mới có thể biểu đạt mối hận trong lòng mình, lại một tấm Truyền m Phù sáng lên, là của Lỗ Lục Tường.

Nàng lập tức hơi chột dạ, dù sao lần trước đã đồng ý với vị sư tỷ này sẽ tham gia nhiệm vụ Hàn thị sơn trang, kết quả lại vì Bùi Lăng, khiến mình lỡ hẹn, còn không giải thích một câu nào.

Đang suy nghĩ phải nhận lỗi như thế nào, ai biết Lỗ Lục Tường vừa mở miệng đã nói "Kim sư muội, ngươi thật sự có đôi mắt tinh tường, tìm được nam nhân tốt!"

Kim Tố Miên: ?

Nàng còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lỗ Lục Tường, lại nghe đối phương vô cùng khâm phục nói: "Lần này làm nhiệm vụ Hàn thị sơn trang, nếu không phải ngươi có ánh mắt độc đáo, để sư tỷ được thơm lây, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt!"

"Không biết khi nào các ngươi chính thức kết làm đạo lữ?"

"Đến lúc đó sư tỷ nhất định phải đến uống một chén rượu nhạt mới được."

Hả?

Ừ?

Kim Tố Miên nghĩ mãi không hiểu, hai năm này mình cũng chỉ qua lại thân thiết với mỗi Thiệu Ninh Trực, liền nói: "Lỗ sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, Thiệu sư huynh và ta chỉ hai nhà thân thiết mấy đời, vì vậy qua lại nhiều hơn, ta không có ý ở phương diện kia. Lỗ sư tỷ cũng biết cách đối nhân xử thế của ta, bây giờ ta chỉ cân nhắc đan đạo, còn nữa..."

"Thiệu Ninh Trực cái gì?" Lỗ Lục Tường vội vàng cắt ngang lời nàng, "Ta còn không biết Thiệu Ninh Trực có bao nhiêu trọng lượng sao? Hắn đâu có năng lực lớn như vậy! Ta đang nói Bùi Lăng Bùi sư đệ, không phải trước ngày đi làm nhiệm vụ, ta đã đến động phủ tìm ngươi theo như ước hẹn sao? Lúc ấy các ngươi đang muốn làm việc quan trọng, ta cũng không tiện làm phiền."

"Về sau hắn nói ngươi không khỏe, không thể đi làm nhiệm vụ Hàn thị sơn trang, nhưng vì đan phương Trúc Cơ và Xích Tu Đằng, hắn đã đi thay ngươi..."

Bùi Lăng?!

Con ngươi Kim Tố Miên đột nhiên co rụt lại, là Bùi Lăng đã cướp Chủng Ngọc Đan, Hàn Tuyền Thủy của mình, còn suýt nữa vấy bẩn sự trong sạch của mình?!

Đối phương thành nam nhân của mình từ lúc nào thế?

...

Chấp Sự đường.

Khương Lượng nhìn thuộc hạ cẩn thận kiểm kê đủ 74841 viên linh thạch hạ phẩm, khẽ gật đầu.

Chương 243: Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở thành nữ nhân của Bùi Lăng? (2)

"Đã nộp hết linh thạch, vậy tội ác của ngoại môn đệ tử Hòe m phong Bùi Lăng giết chết ba ngoại môn đệ tử Miêu Thành An, Chu Di, Lý Tư Quảng sẽ được xóa bỏ theo môn quy!"

Hắn ta đem còn ném trả mấy viên linh thạch cho Bùi Lăng, "Được rồi, ngươi có thể đi."

"Khương chấp sự." Bùi Lăng không nhận, mà chắp tay nói, "Gần đây ta có thu hoạch trên mặt luyện đan, hy vọng có thể ở lại trên Đan phong, còn xin chấp sự chỉ điểm một hai."

Khương Lượng rất trực tiếp ôm linh thạch vào trong lòng: "Vấn đề này đơn giản, ngươi trực tiếp đến Chư Sự đường ở Đan phong, nộp chút linh thạch, để bọn họ chuyển chỗ ở cho ngươi là được."

"Đa tạ chấp sự." Bùi Lăng thấy thế hơi híp mắt lại, thật ra đổi chỗ ở chỉ là việc nhỏ, mục đích chủ yếu của hắn là thăm dò xem có thể thu mua người của Chấp Sự đường hay không.

Nhìn từ tốc độ nhận linh thạch của Khương Lượng, kết quả cực kỳ tốt.

Điều này khiến trong lòng Bùi Lăng yên ổn hơn nhiều.

Xem ra trong tông môn nham hiểm này, môn quy không đáng tin, đồng môn không đáng tin, trưởng bối không đáng tin, nhưng ít ra linh thạch vẫn có thể tin.

Rời khỏi Chấp Sự đường, Bùi Lăng trở lại Đan phong, tốn chút linh thạch tìm một chỗ ở theo lời nói của Khương Lượng.

Hiện tại hắn đã không còn nợ nần, hơn nữa cũng không thiếu linh thạch, đương nhiên không để bản thân chịu thiệt thòi, vì vậy không chút do dự lựa chọn động phủ thượng đẳng có linh khí dư thừa nhất.

Có linh thạch mở đường, lần này thái độ của đệ tử Chư Sự đường khác biệt một trời một vực với người mà hắn gặp được lúc vừa vào tông môn.

Chẳng những luôn tươi cười chào đón, sau khi Bùi Lăng chọn xong động phủ, thậm chí đối phương còn tự mình đưa hắn đến cửa động phủ, trên đường đi còn giới thiệu phong cảnh cỏ cây, sau khi vào cửa cũng cẩn thận tỉ mỉ giải thích tất cả trận pháp, cấm chế, phong thuỷ đủ loại.

Cuối cùng tỏ vẻ đối với tất cả đệ tử lựa chọn động phủ thượng đẳng, Chư Sự đường đều tặng miễn phí hai tên tạp dịch, nam nữ lão ấu đều có, nếu cần dị tộc, hoặc là có sở thích đặc thù gì, cũng tuyệt đối không thành vấn đề: Cho thêm một chút linh thạch là có thể đặt làm riêng.

"Không cần!" Bây giờ Bùi Lăng hơi có bóng ma tâm lý với "tặng miễn phí" nghe vậy lập tức từ chối, tùy tiện lấy một lý do để đuổi đối phương đi, hắn mới có thời gian đánh giá chỗ ở mới của mình.

Tính toán ra, hắn đã tiến vào Trọng Minh tông được một khoảng thời gian rồi, đây là lần đầu tiên có được một nơi đặt chân thuộc về mình.

Động phủ này tên là "Lan Xuân biệt viện", căn cứ vào lời giới thiệu của đệ tử Chư Sự đường, Bùi Lăng có thể tùy tiện đổi tên.

Thế nhưng, Bùi Lăng không thèm để ý mấy thứ này, quyết định sau này vẫn tiếp tục sử dụng tên cũ.

Toàn bộ động phủ chiếm diện tích khoảng mười mấy mẫu, ngoại trừ cung cấp tĩnh thất dùng để tu luyện công pháp, chính đường để tiếp khách, vườn hoa bên ngoài dùng để ngắm cảnh thư giãn, còn có diễn võ trường cỡ nhỏ dùng để tu luyện thuật pháp, mặt đất và bốn vách tường đều có phù văn gia cố, có thể chịu được sự tấn công của Trúc Cơ trung kỳ trở xuống, bảo đảm sẽ không tạo thành tổn hại vì thất thủ.

Còn có thú lan để nuôi dưỡng yêu sủng, dược viên để nuôi trồng linh thực, đan phòng chuyên dụng riêng, phòng rèn đúc, phù phòng... Ở bên cạnh tĩnh thất còn có suối nước dẫn từ lòng đất, đục thành một bể tắm lộ thiên, dùng để thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần giữa lúc nghỉ ngơi dừng tu luyện.

Ngoài ra, sâu trong vườn hoa còn sắp xếp mười mấy căn phòng, có thể sắp xếp tạp dịch hoặc là cơ thiếp ở lại.

Bùi Lăng dạo bước trong đó, càng xem càng hài lòng, sau khi kiểm tra một vòng, xác định không có vấn đề gì, hắn đi thẳng vào đan phòng.

Đan phòng trong Lan Xuân biệt viện lớn gấp ba lần đan phòng Đinh cấp của Đan phong, rường cột chạm trổ, bày biện xinh đẹp, thậm chí còn đặc biệt chừa ra một góc đặt bàn trà, phục vụ việc nghỉ ngơi.

Bên trong đan phòng có trang bị sẵn đan lô, đan lô kim loại điêu khắc khảm ngọc, bề ngoài xa hoa nhưng lại bình thường, thật ra phẩm chất cũng bên tám lạng người nửa cân với đan lô trong đan phòng Bính cấp của Đan phong, đều là loại đan lô bình thường nhất.

Điều khiến người ta chú ý là dưới đan lô có trận pháp rút Cửu Minh Hỏa từ lòng đất.

Gần trận pháp có ba chỗ khảm lỗ, thoạt nhìn kích cỡ tương đương với linh thạch hạ phẩm.

Theo lời giới thiệu của đệ tử Chư Sự đường, lúc sử dụng để linh thạch vào, trận pháp sẽ dẫn dắt địa hỏa lên, thuận tiện luyện đan.

Thế nhưng, Bùi Lăng có đan lô lấy từ chỗ Trịnh Kinh Sơn, còn có Hàn Tủy Hỏa do Trịnh Kinh Sơn giúp đỡ tìm kiếm, nên không có hứng thú với đan lô và địa hỏa ở nơi này.

Hắn trực tiếp đặt đan lô của mình ở bên cạnh, lại dựa theo mấy cơ quan nhỏ đã nhanh trí thiết kế ở Hàn thị sơn trang lúc trước, thiết kế mấy cạm bẫy nhỏ chỉ cần mình rời khỏi đan phòng sẽ bị đánh, sau đó mới phân phó trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Chủng Ngọc Đan 】 ."

Mấy ngày kế tiếp, Bùi Lăng thay phiên luyện chế 【 Chủng Ngọc Đan 】 và 【 Trúc Cơ Đan 】 , rảnh rỗi lại tiếp tục tu luyện.

Chương 244: Đôi chân dài của Lệ tiên tử

Chẳng mấy chốc, đã luyện chế hết toàn bộ số vật liệu mà Trịnh Kinh Sơn cho, Bùi Lăng giữ lại một phần, sau khi sắp xếp đan dược gọn gàng, liền đến Khô Lan tiểu viện tìm Trịnh Kinh Sơn.

Vừa vào cửa, đã thấy Trịnh Kinh Sơn ngồi trên ghế, hai chân bị vải trắng che phủ cực kỳ kín kẽ, sắc mặt sa sút.

Bùi Lăng thấy thế khẽ giật mình, vội vàng hỏi: "Sư huynh, đây là có chuyện gì?"

Trịnh Kinh Sơn mặt không biểu cảm, nhìn chòng chọc vào hắn.

Đệt bà nhà nó!

Rõ ràng không làm chuyện gì hết, nhưng vì tiểu tử này, hắn ta suýt bị Kim Tố Đài đánh chết tươi!

Nếu không phải kiêng dè Lệ sư tỷ, bây giờ hắn ta đã tát một phát vào mặt đối phương rồi!

"Chuyện gì?" Trịnh Kinh Sơn hít sâu mấy lần mới ổn định cảm xúc, lạnh lùng hỏi.

Bùi Lăng thấy thái độ này của hắn ta, lập tức đoán được gì đó, thế là vội vàng lấy ra Trúc Cơ Đan cực phẩm và Chủng Ngọc Đan cực phẩm đã luyện tốt.

Thấy từng bình đan dược cực phẩm rực rỡ muôn màu bày ra trước mặt, Trịnh Kinh Sơn lập tức trừng to mắt, tất cả vẻ không vui đều biến mất không còn tăm tích dưới sự tấn công của đan dược.

Bởi vì đã hợp tác hai lần, hiện tại không cần nói quá nhiều, sắc mặt hắn ta dịu đi, lập tức nói: "Ta lại đến Vạn Hủy hải một lần."

Thấy Bùi Lăng liên tục gật đầu, Trịnh Kinh Sơn lại không yên tâm bổ sung một câu: "Lúc ta không ở trong tông môn, đừng tiếp tục gây chuyện cho ta!"

Bùi Lăng vội vàng nói: "Sư huynh yên tâm! Ta tuyệt đối không gây chuyện nữa!"

Trịnh Kinh Sơn mệt mỏi vung tay lên: "Nhớ kỹ câu nói này, ngươi đi đi."

Gia hỏa này còn ở lại thêm chút nữa, hắn ta sợ mình không nhịn được sẽ ra tay.

Sau một lúc lâu, Bùi Lăng trở lại Lan Xuân biệt viện, bắt đầu suy nghĩ dự định tiếp theo.

Hắn nhất định phải lấy được hạng nhất trong Thi Đấu Ngoại Môn!

Vốn hắn có hệ thống uỷ thác tu luyện, lời chỉ điểm của chân truyền đệ tử cũng không có tác dụng với hắn; trên mặt tài nguyên, thu hoạch ở Hàn thị sơn trang cũng đủ cho hắn dùng một thời gian.

Nhưng nhất định phải tranh thủ tăng hảo cảm với Lệ tiên tử!

Hiện tại Bùi Lăng đã cảm giác được, Trọng Minh tông không thể so với Lộc Tuyền thành, Trịnh Kinh Sơn vô cùng oai phong ở Lộc Tuyền thành, lại chỉ là một bắp đùi quá nhỏ, không đủ to khỏe ở Trọng Minh tông, đến lúc quan trọng rất khó đáng tin.

Hắn mới đi nội môn tìm đối phương được mấy lần, kết quả có hai lần thấy đối phương bị đánh đập.

Hơn nữa lần sau còn thảm hơn lần trước.

Lần này ngay cả hai chân cũng bị đánh gãy.

Điều này khiến Bùi Lăng cảm thấy rất không an toàn, chẳng may ngày nào đó hắn cần chỗ dựa, Trịnh Kinh Sơn này lại bị người đánh chết thì làm sao bây giờ?

Cho nên, mặc dù biết có rất nhiều ngoại môn đệ tử, rất khó đoạt giải nhất, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trực tiếp ôm đôi chân dài của Lệ tiên tử!

Dù sao, đây cũng là nhiệm vụ do Hiểu Nghê dặn dò, sau khi hoàn thành, dù không ôm được đôi chân dài của Lệ tiên tử, ít nhất cũng có có thể ôm đùi Hiểu Nghê.

"Hiện tại có hai chuyện cần gấp: Thứ nhất là tăng thực lực, chuẩn bị cho Thi Đấu Ngoại Môn." Bùi Lăng suy nghĩ, "Việc thứ hai là hiểu rõ kiến thức thông thường của việc tu chân, nhất là loại chữ viết đặc thù như vân triện, chắc chắn phải học được."

Thật ra dưới tình huống bình thường, lúc hắn vừa vào tông môn đã phải nắm bắt rồi.

Nhưng không có cách nào, ngay đêm hắn vừa vào tông môn đã bị hệ thống cưỡng ép tặng cho ba tên bạn cùng phòng đều có lai lịch.

Về sau vẫn lăn lộn vì trả nợ, căn bản không có sức quan tâm những thứ này.

Hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi đôi chút, mới có cơ hội bổ sung.

"Tăng cao tu vi là việc đơn giản, hiện tại ta đã là Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, có Thối Cốt Đan cực phẩm phụ trợ, nhiều nhất qua mười ngày nữa là có thể thoải mái đột phá đến Luyện Khí tầng chín."

"Về phương diện thuật pháp, lần này có rất nhiều thu hoạch ở bảo khố Hàn thị. Mặc dù hệ thống thiểu năng, chắc chắn sẽ có nguy hiểm trong lúc uỷ thác tu luyện, nhưng cũng có thể dùng cơ quan giải quyết, đề phòng lại xuất hiện việc giống Chủng Ngọc Đan."

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng rời khỏi động phủ đến Chư Sự đường, tìm đệ tử đã bán động phủ cho hắn trước đó, tỏ vẻ muốn tìm một đệ tử cũ giỏi ăn nói, tin tức linh thông, dạy kèm kiến thức thông thường của tu chân.

Tên đệ tử này không nói hai lời, tỏ vẻ mình có thể đảm nhiệm: "Bùi sư đệ, ta đã tiến tông hơn hai mươi năm, nhậm chức ở Chư Sự đường Đan phong mười năm. Không dám nói hiểu rõ mọi biến động nhỏ ở ngoại môn Thánh tông như lòng bàn tay, nhưng số việc không biết đến cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay."

Bùi Lăng nửa tin nửa ngờ, thuận miệng hỏi thăm một lượt, xác định đối phương không lẫn lộn thật giả vì lừa gạt linh thạch, cũng thoải mái thanh toán.

Hai ngày sau, hắn bỏ qua việc tu luyện và luyện đan, chỉ nghe tên đệ tử này giải thích tình hình ở Tu Chân Giới và Trọng Minh tông cho hắn biết, thậm chí còn thuận tiện nghe được tin đồn có liên quan đến mình: "... Sư đệ có biết gần đây trong ngoại môn đang lan truyền tin đồn về nhiệm vụ Hàn thị sơn trang không?"

Chương 245: Bàn về cách sử dụng hệ thống chính xác (1)

"Lại nói, nhiệm vụ này được cho nhiệm vụ có nhiều ngoại môn đệ tử chết nhất trong những năm gần đây!"

"Chỉ Luyện Khí tầng chín đã có mấy vị sư huynh sư tỷ Đường Nam Trai, Bạch Huống, Quản Tuyết Nhị, Tiêu Phác, Trương Thạc, Lục Phục Giang này, đây là còn chưa tính rất nhiều sư huynh sư tỷ Luyện Khí tầng tám đỉnh phong và Luyện Khí tầng tám... Nhiều người như vậy, trước khi đi còn chuẩn bị đủ phù lục đan dược, kết quả…"

"Toàn quân bị diệt!"

"Chỉ có một vị sư đệ không có danh tiếng gì dẫn theo một sư tỷ bị tổn thương thần hồn chật vật trở về."

Bùi Lăng nghe đến đây, vô thức nhẹ gật đầu: "Hàn thị sơn trang thật sự quá nguy hiểm!"

"Còn không phải thế!" Đệ tử này được đáp lại, càng kích động vỗ đùi, "Hiện tại tất cả mọi người suy đoán, chắc chắn mọi chuyện đều do vị sư đệ kia gây ra!"

Bùi Lăng: ???

Hắn còn chưa kịp nghe ngóng chuyện gì xảy ra, đệ tử kia đã tiếp tục nói, "Dù sao, chỉ là một Hàn thị sơn trang, sao có thể hố chết nhiều sư huynh sư tỷ như vậy chứ? Chắc chắn có người châm ngòi ly gián, khiến rất nhiều sư huynh sư tỷ tự giết lẫn nhau, tiện kiếm lời từ đó, mới có thể tạo thành kết quả thảm khốc như vậy."

"Đến cuối cùng chỉ có vị sư đệ kia toàn vẹn trở về, không cần suy nghĩ, kẻ cầm đầu là hắn!"

Đệ tử nói đến chỗ này đột nhiên hạ giọng, lén lút áp sát vào lỗ tai hắn nói, "Hơn nữa ngươi có biết, sư đệ kia là ai không?"

"Hóa ra sư đệ kia là khách quý của nữ thiên tài đan sư Kim Tố Miên Kim sư tỷ nổi tiếng nhất ngoại môn chúng ta!"

"Vị sư tỷ mà hắn đưa về lại là Lỗ Lục Tường bạn tri kỷ của Kim sư tỷ, cũng là một mỹ nhân dung mạo xuất chúng..."

"Ha ha ha... Lỗ sư tỷ bị tổn thương thần hồn, không nhớ rõ rất nhiều chuyện, dọc theo con đường này, còn không phải tùy tiện để vị sư đệ kia điều khiển?"

"Tiếp theo, nếu Kim sư tỷ còn mặc kệ việc này, e rằng sẽ phải chuẩn bị sẵn sẽ hầu chung một chồng với Lỗ sư tỷ..."

Hầu cái con mẹ ngươi! Đây là tạo tin vịt cho lão tử sao?!

Hai ngày sau, Bùi Lăng trở lại Lan Xuân biệt viện, trực tiếp tiến vào tĩnh thất tu luyện.

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Đoán Cốt quyết 】 ." Bùi Lăng kiểm tra lại Thối Cốt Đan cực phẩm trên người, trầm giọng phân phó ở trong ý niệm.

Lần tu luyện này tròn mười ngày mười đêm!

Ngày hôm đó, đáy mắt Bùi Lăng lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm rồi biến mất, khí cơ trên người bừng bừng phấn chấn, linh lực bành trướng.

Tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn Luyện Khí tầng tám.

Theo hệ thống uỷ thác, loại tu vi đã đạt cực hạn này bước thẳng về phía một lĩnh vực cao hơn, cuối cùng như hồng thủy vỡ đê, ầm vang xông qua bình cảnh, tiến vào Luyện Khí tầng chín!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy xương cốt cả người chấn động, dường như hoàn thành một loại lột xác nào đó, từ bẩn thỉu biến thành trong trẻo, không diễn tả nổi sự nhẹ nhõm.

Đúng vào lúc này, hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Tâm trạng Bùi Lăng vui vẻ, hiếm khi nào hào phóng cho nó một đánh giá bốn sao.

Khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn siết chặt hai tay, giữa xương ngón tay lập tức phát ra tiếng vang trong trẻo, cứ như ngọc thạch va chạm vào nhau.

"Luyện Khí tầng chín, đại thành Ngọc Cốt!" Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, với lực phòng ngự hiện tại của hắn, cho dù đứng ở nơi đó không hề làm gì, Luyện Khí tầng chín bình thường cũng khó có thể tổn thương hắn nửa phần.

Đương nhiên, nếu là loại thiên kiêu cấp bậc Hàn Tư Cổ kia, thì không thể so sánh nổi.

"Tu vi đã đủ, nên học thuật pháp." Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đứng dậy rời khỏi tĩnh thất, tiến về diễn võ trường.

Sau khi đến diễn võ trường cỡ nhỏ có sẵn ở động phủ, hắn không lập tức bắt đầu uỷ thác, mà bố trí sẵn cơ quan ở cửa trước.

Chỉ cần mình khẽ đến gần cửa, sẽ bị đá vụn đập trúng, cắt ngang tu luyện.

Chuẩn bị kỹ càng, Bùi Lăng phân phó hệ thống ở trong ý niệm: "Uỷ thác tu luyện 【 thuật pháp chưa đặt tên một 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đan dược tu luyện Bạo Huyết Đan..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí năm viên Bạo Huyết Đan cho ngài..."

Còn chưa nói hết câu, hệ thống đã điều khiển cơ thể Bùi Lăng lao đến cửa lớn, lập tức cơ quan phát động, một cục đá vụn đập tới từ phía đối diện, trong chớp mắt đá vụn chạm đến Bùi Lăng, hệ thống lập tức chuồn: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng tiếp nhận thân thể, thành thạo cho đánh giá kém một sao, trước tiên ra cửa đến Bách Bảo lâu mua một ít Bạo Huyết Đan, sau khi trở lại động phủ, một lần nữa bố trí sẵn cơ quan, tiếp tục uỷ thác tu luyện.

Chương 246: Bàn về cách sử dụng hệ thống chính xác (2)

Lần này không xảy ra chuyện không may, nhanh chóng hoàn thành ủy thác tu luyện 【 thuật pháp chưa đặt tên một 】 , Bùi Lăng thử hiệu quả một chút, đây là một môn thuật pháp hy sinh tốc độ, nhanh nhẹn, phản ứng, được ăn cả ngã về không tăng cường lực lượng.

Hắn mở bí tịch Hàn gia ra, nhanh chóng tìm được bí tịch ghi chép môn thuật pháp này, môn thuật pháp này tên là 【 Lực Huyết thuật 】 .

Sau khi đổi tên cho 【 thuật pháp chưa đặt tên một 】 , Bùi Lăng dùng phương pháp tu luyện giống vậy với 【 thuật pháp chưa đặt tên hai 】 .

【 Thuật pháp chưa đặt tên hai 】 cần Tẩy Mục thảo, sau khi tu luyện thành công, là một môn thuật pháp tăng cường thị lực, có thể nhìn thấu mê chướng, nhưng bị tu vi hạn chế, cũng không phải có thể lập tức nhìn thấu tất cả mê chướng.

Bùi Lăng đổi tên cho nó là 【 Linh Mục thuật 】 .

Sau đó là một môn thuật pháp vệ sinh thân thể, quét dọn dơ bẩn, tên là 【 Thanh Linh thuật 】 .

Ba môn thuật pháp này đều không có tác dụng quá lớn, lãng phí thời gian lãng phí linh thạch...

Bùi Lăng thở dài tiếp tục.

Khoảng nửa tháng sau, Bùi Lăng thông qua hệ thống uỷ thác, học một lượt phần lớn những thuật pháp lấy được từ bảo khố Hàn thị, phần thuật pháp không học được đều là hệ thống nhắc nhở cần tu vi Trúc Cơ, sau đó tự động lựa chọn Thiên Đạo Trúc Cơ giúp hắn, miễn phí tặng Thất Sát chi khí, pháp khí bản mệnh, ngàn vạn độc chú và một Chú Quỷ mới ra lò!

Cũng may hắn đã sắp xếp cơ quan đề phòng ở cửa ra vào, nếu không hậu quả thật sự thảm thiết không chịu nổi.

"Quyền chưởng thối kiếm thương..."

"Phần lớn bí tịch trong bảo khố Hàn thị đều là quyền pháp, chưởng pháp, thối pháp, kiếm pháp, thương pháp... Lại gần như không có đao pháp."

"Duy nhất một môn đao pháp, không biết kém Huyết Sát đao pháp của ta bao nhiêu."

"Toàn là rác rưởi."

"Được rồi, trên phương diện binh khí, ta đã dùng quen Yếm Sinh Đao, không nên lãng phí thời gian."

Bùi Lăng thầm nghĩ, "Ngược lại môn 【 Ngự Quỷ thuật 】 này, có thể nghiên cứu thêm một chút."

Trong khoảng thời gian này hắn lần lượt nắm giữ thuật pháp thực chiến có thể phát huy tác dụng trong Thi Đấu Ngoại Môn, đại khái là 【 Linh Mục thuật 】 , 【 Ngự Quỷ thuật 】 , 【 Nhiên Huyết đại pháp 】 và 【 Nhiếp Sinh thuật 】 .

Trong đó có thể dùng 【 Linh Mục thuật 】 để đối phó những đối thủ am hiểu che giấu thân hình hoặc là mê hoặc tầm mắt; 【 Nhiên Huyết đại pháp 】 dùng vào lúc liều mạng; 【 Nhiếp Sinh thuật 】 thì dùng để khôi phục bản thân.

Còn 【 Ngự Quỷ thuật 】 , Bùi Lăng cảm thấy đúng lúc luyện hóa oan hồn có sẵn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại đến Bách Bảo lâu mua một đống đồ phụ trợ, tốn thời gian cả nửa ngày vẽ vời ở diễn võ trường, cuối cùng bố trí ra một tòa pháp trận quỷ dị dùng máu tươi và xương người tạo thành.

Đặt kính thanh đồng lấy được từ trong túi trữ vật của Đường Nam Trai vào trong trận nhãn, Bùi Lăng nói trong lòng: "Hệ thống, một khóa uỷ thác 【 Ngự Quỷ thuật 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện cần oan hồn..."

"Leng keng! Kiểm tra ra oan hồn Luyện Khí tầng chín, đang luyện hóa cho ngài..."

Theo thao tác của hệ thống, vốn oan hồn thiếu nữ oán độc không cam lòng dần lộ ra vẻ hoảng sợ, theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của nó, vừa nãy oan hồn còn âm trầm hung ác, đã dần bình tĩnh lại.

Sau một lát, "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng nhìn trên mặt oan hồn thiếu nữ đầy vẻ kính cẩn nghe theo nằm rạp ở trước mặt mình, phân phó: "Đi rót cho ta cốc nước."

Thiếu nữ lập tức đứng lên, quỳ gối cạnh bàn nhỏ cách đó không xa, châm trà đổ nước, đi tới quỳ gối ở trước mặt hắn, giơ cao chén trà lên đỉnh đầu.

"Không tệ." Bùi Lăng tiện tay cho hệ thống đánh giá ba sao, lại phân phó vài câu, thấy thiếu nữ đều ngoan ngoãn làm theo, suy nghĩ rồi nói, "Về sau toàn bộ việc vẩy nước quét nhà trong động phủ đều do ngươi phụ trách, gọi ngươi là... Cứ gọi là Tiểu Từ đi."

Oan hồn trong từ đường, cái tên này cũng không sai.

Sắp xếp Tiểu Từ đi làm tạp dịch, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, bên trong Yếm Sinh Đao còn cất giấu bản nguyên Huyết Hà kiếm, tranh thủ thời gian lấy ra dùng!"

Hắn vội vàng lấy Yếm Sinh Đao túi trữ vật ra.

Vốn là cốt đao màu trắng bệch, lúc này lại là cả người đỏ hồng như máu nhuộm.

Vốn cả thanh đao chỉ lạnh lẽo, nhưng bây giờ lại tràn ngập lệ khí nồng đậm, thậm chí trọng lượng của đao cũng nặng hơn nhiều.

Bùi Lăng thấy thế không khỏi giật mình, hắn chợt phát hiện đã không thể lấy bản nguyên của Huyết Hà kiếm nữa!

Phần lực lượng bản nguyên này lại bị Yếm Sinh Đao hấp thu gần như không còn, bây giờ hai cái hòa làm một thể, nếu cưỡng ép lấy ra, chắc chắn sẽ khiến Yếm Sinh Đao vỡ nát.

Chương 247: Thi Đấu Ngoại Môn

Sau khi ngạc nhiên một lúc, Bùi Lăng cau mày cầm Yếm Sinh Đao, tiện tay vung mấy lần, phát hiện đúng là uy lực tăng mạnh. Chỉ hơi dùng sức, thân đao đã tự sinh ra đao khí, để lộ ra sự sắc bén, hàn ý bức người.

Nếu không phải xung quanh diễn võ trường có phù văn phòng hộ, chỉ sợ tùy ý đánh một kích cũng khiến toàn bộ Lan Xuân biệt viện bị tổn hại hơn phân nửa.

"Không tệ, không tệ." Bùi Lăng rất hài lòng, mặc dù hắn không thể dùng bản nguyên của Huyết Hà kiếm nữa, nhưng có thể tăng cường binh khí chủ yếu của mình cũng là một chuyện tốt.

Những ngày tiếp theo, hắn không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện là luyện đan.

Thỉnh thoảng nghiên cứu Tiểu Từ một chút, phát hiện oan hồn Luyện Khí tầng chín này có tất cả bốn môn thuật pháp, một là tiếng rít của oan hồn, có thể chấn nhiếp thần hồn; thứ hai là hồn trảo, một khi bắt trúng, nhục thân hao tổn chỉ là phụ, mấu chốt là hồn phách sẽ bị thương, kẻ nhẹ đầu choáng mắt hoa, nghiêm trọng thì hồn phách vỡ nát, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ; thứ ba là thực hồn, có thể thông qua việc thôn phệ đồng loại để tiến hành khôi phục thậm chí trưởng thành; thứ tư là phụ thể, chỉ có thể sử dụng với tu sĩ có tu vi khá thấp, thần hồn yếu kém, có thể khống chế đối phương trong thời gian ngắn.

"Vào lúc quan trọng có thể dùng để đánh đối thủ trở tay không kịp." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Thế nhưng, gặp cao thủ chân chính như Đường Nam Trai, vẫn phải do ta tự giải quyết."

Hắn thông qua Ngự Quỷ thuật, sau khi dạy Tiểu Từ cách nói chuyện và kiến thức cơ bản một chút, đều đặt toàn bộ tinh lực vào việc tiếp tục tăng cao tu vi.

Sau một tháng, Bùi Lăng lại mang theo rất nhiều đan dược đến Khô Lan tiểu viện.

Có thể vì việc của Kim Tố Miên, lần này Trịnh Kinh Sơn gặp hắn vẫn còn vẻ chưa hết giận, hoàn toàn không có ý mang về "chỗ tốt" gì cho hắn, vô cùng quy củ kết toán linh thạch, điều này khiến Bùi Lăng thầm thở phào.

Hắn rất sợ vị Trịnh sư huynh lại dùng nhiều tiền mua một đống đan phương Bối Nguyên Đan, Khí Huyết Đan, An Hồn Đan về cho hắn.

Kiểm tra linh thạch xong, lại cầm vật liệu do Trịnh Kinh Sơn chuẩn bị, Bùi Lăng nhanh chóng rời khỏi nội môn, trở lại Lan Xuân biệt viện tiếp tục tu luyện, luyện đan...

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến tháng thứ ba, tu vi của Bùi Lăng đã đến Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn cũng chính thức bắt đầu!

Thi Đấu Ngoại Môn của Trọng Minh tông, mười năm tổ chức một lần, tất cả đệ tử Luyện Khí hậu kỳ đều có thể tham gia.

Ngoại môn có rất nhiều ngọn núi, tất cả ba vòng đấu loại đều tiến hành ở từng chủ phong.

Bùi Lăng cố ý đến Chấp Sự đường hỏi thăm Khương Lượng trước, mặc dù Thánh tông không yêu cầu đệ tử phải ở lại ngọn núi mà mình được phân chia đến, nhưng lúc tham gia vòng đấu loại, hắn lại phải đến Hòe m phong đã đăng ký lúc nhập tông.

Từ khi bái nhập Trọng Minh tông, Bùi Lăng hoặc là bôn ba bên ngoài, hoặc là ở trong Đan phong, thật sự không quen thuộc với Hòe m phong.

Lần này trở lại Hòe m phong, đầu tiên hắn đến Chư Sự đường hỏi rõ địa điểm diễn ra vòng đấu loại, mới vội vàng đến đấu pháp đài.

Lúc này đã có người bu đầy ba vòng trong ba vòng ngoài trước đấu pháp đài.

Chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện, phần lớn đều là đệ tử Luyện Khí trung kỳ, trong số Luyện Khí hậu kỳ cũng chỉ là Luyện Khí tầng bảy.

Đệ tử từ Luyện Khí tầng tám trở lên đã có vẻ là đồ quý hiếm.

Lúc nghe đám người này xì xào bàn tán, phần lớn mọi người đều đến xem trò vui hoàn toàn không có dự định lên đài.

Điều này khiến Bùi Lăng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi đến sau lưng một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy bắt đầu xếp hàng.

Bởi vì không có nhiều người cố ý dự thi, rất nhanh đã đến lượt hắn.

Người phụ trách đăng ký là một tu sĩ trung niên khuôn mặt khô gầy, khí tức quanh người được thu liễm cực kỳ chặt chẽ, không nhìn ra thực lực, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Tên, tu vi?"

"Bùi Lăng." Bùi Lăng nói, "Luyện Khí tầng chín."

Bút lông nhỏ trong tay tu sĩ kia mới viết được một nét, lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng, "Bùi Lăng của Bùi thị Lộc Tuyền thành?"

Gặp Bùi Lăng gật đầu, hắn ta híp mắt, tiếp tục đăng ký cho Bùi Lăng.

Cuối cùng đẩy một ống trúc con về phía trước, "Rút đi."

Bùi Lăng tiện tay cầm một cái, trên đó viết 【 Giáp mười hai ].

Theo lời nói của Khương Lượng, quy củ của ba vòng đấu loại đều như nhau, trước tiên rút thăm, sau đó lên đài một vs một, bên thắng vào vòng trong, kẻ thua bị loại.

Quy tắc vô cùng đơn giản, thực lực quan trọng, vận khí cũng rất quan trọng.

"Lôi đài chữ Giáp - số hiệu mười hai, đối thủ của ngươi là lôi đài chữ Giáp – số hiệu mười một." Tu sĩ kia nhìn thẻ tre này, dặn dò, "Chờ sau khi tất cả mọi người bốc thăm xong, thi đấu sẽ bắt đầu, ngươi đến bên cạnh lôi đài chữ Giáp chờ trước đi. Nhớ kỹ, gọi tên ngươi ba lần mà không lên đài, coi là từ bỏ."

"Vâng!"

Đưa mắt nhìn Bùi Lăng rời đi, vẻ mặt tu sĩ kia bình thản, lại ghi danh cho mấy người, đã thấy một tu sĩ sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hung ác nham hiểm chậm rãi tiến lên: "Điền Tòng Hoành, Luyện Khí tầng chín."

Chương 248: Đặt cược (1)

Thấy tên của mình đã đăng ký xong, Điền Tòng Hoành đang muốn đưa tay rút thăm, ai ngờ tu sĩ trung niên lại rút lá thăm cho hắn ta trước một bước.

"Giáp mười một." Hắn ta ném thẻ tre cho Điền Tòng Hoành, "Trong Thi Đấu Ngoại Môn kỳ trước, không cấm bất kỳ thủ đoạn nào, dù giết đối thủ cũng không phải chịu xử phạt tông môn."

Điền Tòng Hoành ngạc nhiên nhìn đối phương, lập tức nở một nụ cười khát máu, xoay người, nhanh chân đi đến lôi đài chữ Giáp.

Tu sĩ trung niên thấy thế mỉm cười, nghiêng đầu ra lệnh cho tạp dịch đứng bên cạnh: "Đi nói cho Tiếu di nương, ta đã báo thù cho chất nhi Tư Quảng giúp nàng, để báo đáp lại, ta muốn khoản linh thạch mà nàng gom góp cho chất nhi Tư Quảng."

Hắn ta là con trai Lý Bình, một trong những bá phụ của Lý Tư Quảng.

Mặc dù không thèm để ý đến cái chết của chất tử, nhưng đã gặp hung thủ, lại có thể nhân cơ hội kiếm chút chỗ tốt, tất nhiên sẽ không bỏ qua.

...

Bùi Lăng chờ đợi bên cạnh lôi đài chữ Giáp.

Thi đấu rất náo nhiệt, mặc dù chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người ồn ào ở gần lôi đài.

Còn có người làm nhà cái ngay tại chỗ, bắt đầu phiên giao dịch cược người thắng của bản phong trong vòng đấu loại.

Bùi Lăng còn muốn cược mình thắng để kiếm một khoản nhỏ, kết quả đi qua hỏi một chút, nhà cái căn bản không liệt kê tên hắn...

Thế nhưng, dù hoàn toàn chưa nghe đến tên Bùi Lăng, nhưng cũng nhìn ra Bùi Lăng có tu vi cao hơn mình, vì vậy thái độ của nhà cái khá thân thiết: "Vị sư huynh này, không biết ngươi muốn đặt cho Bùi Lăng ở lôi đài nào? Tu vi gì? Chủ tu ra sao? Phẩm cấp binh khí? Tình huống nắm giữ độn pháp thuật pháp? Còn có..."

"Bùi Lăng là một tên phế vật, chuyện Thi Đấu Ngoại Môn thì có liên quan gì đến hắn? Còn đặt hắn?" Còn chưa nói hết câu, đột nhiên vang lên một câu mỉa mai ở cách đó không xa, "Nhà cái, chẳng lẽ ngươi ngại mình linh thạch cầm đến nóng tay?"

Bùi Lăng quay đầu nhìn, đã thấy một nam tu vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình, người đứng trước mặt hắn ta là Tôn Ánh Lan quần áo xa hoa, châu hạng thúy quấn, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trong số đám liếm cẩu vây quanh còn có cả Bùi Hồng Niên.

Bùi Hồng Niên vừa thấy Bùi Lăng lập tức nhíu mày: "Bùi Lăng! Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Sao tìm khắp nơi không thấy ngươi?"

Bùi Lăng chưa trả lời, Triệu Nham đã mỉa mai trước: "Ha ha, rõ ràng ngươi đã đồng ý với Tôn sư tỷ sẽ dốc hết sức vẽ phù lục cho sư tỷ, lại còn có thời gian đi tìm tên đường đệ phế vật này của ngươi? Bùi Hồng Niên, ngươi thật sự không đặt Tôn sư tỷ ở trong lòng!"

Ba!

Vừa dứt lời, Tôn Ánh Lan trở tay tát một cái vào mặt Triệu Nham.

Nàng dùng rất nhiều sức, Triệu Nham nghiêng mặt sang một bên, "Oa" phun ra hai cái răng.

Đám liếm cẩu vốn định cười ha ha, thấy thế đều khẽ giật mình.

Triệu Nham ngơ ngác che mặt, hoàn toàn không biết mình nói sai lời gì, trước đó Bùi Lăng này không cho Tôn sư tỷ mặt mũi, chuyện Tôn sư tỷ ghi hận trong lòng không phải mới một hai ngày, bây giờ hắn ta trút giận giúp Tôn sư tỷ, vì sao lại chịu một tát?

Bùi Hồng Niên cũng ngây ngẩn cả người, nhưng chợt cảm thấy rung động, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Ánh Lan sư muội là vì ta..."

Ngay lúc hắn ta nghĩ như vậy, Tôn Ánh Lan cũng đã đổi sang khuôn mặt tươi cười, nói với Bùi Lăng: "Bùi sư đệ, đã lâu không gặp, sư tỷ rất coi trọng ngươi!"

Nói xong di chuyển bước chân, đi đến trước mặt nhà cái: "Đây là một trăm linh thạch, ta đặt Bùi Lăng sư đệ."

Trong lòng nàng thầm hận, lần trước khó khăn lắm mới mạo hiểm thoát thân khỏi vòng tranh đấu nội môn. Kết quả lần này diễn ra Thi Đấu Ngoại Môn, vốn muốn xem có thể tìm kiếm mấy liếm cẩu có tiền đồ hay không, ai biết chưa bắt đầu thi đấu, tên khốn Triệu Nham này đã không đầu óc kéo thù hận cho nàng.

Vì không rước họa vào thân, nàng không thể không mất trắng một trăm linh thạch.

Đây là tròn một trăm linh thạch... Bùi Hồng Niên không ăn không uống vẽ phù lục cũng phải tốn vài ngày mới có thể tích lũy đủ cho nàng!

Vốn định có liếm cẩu thích hợp sẽ đi đặt mua một bộ váy áo đồ trang sức kiểu dáng mà đối phương thích...

Thật sự mới nghĩ đã thấy đau lòng.

Nghĩ tới đây, Tôn Ánh Lan lại hung hăng lườm Triệu Nham, quyết định sau này sẽ không dẫn theo tên não tàn này ra cửa nữa, đúng là xui xẻo!

Mặc kệ thanh danh tốt hay xấu, tóm lại tên tuổi của Tôn Ánh Lan ở Hòe m phong, còn nổi bật hơn Bùi Lăng.

Trước đó nhà cái còn đang hỏi thăm tình hình từ Bùi Lăng, nghe vậy không hề chậm trễ nhận lấy linh thạch, còn cười lấy lòng: "Tôn sư tỷ luôn có ánh mắt độc đáo, chắc chắn vị Bùi sư đệ này có thể thắng được."

Trong lòng Bùi Lăng thấy kỳ quái, mới không gặp Tôn Ánh Lan này một khoảng thời gian, sao cứ như đã đổi tính nết rồi?

Thế nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, chờ Tôn Ánh Lan dẫn rất nhiều liếm cẩu rời đi, hắn nói với nhà cái: "Đây là một vạn linh thạch hạ phẩm, ta đặt cho bản thân."

"Một vạn linh thạch hạ phẩm?" Nhà cái nghe vậy khẽ giật mình, không lập tức nhận lấy linh thạch, mà chắp tay, "Tại hạ Thái Khỏa, xin hỏi sư đệ đến từ gia tộc nào?"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Bùi gia Lộc Tuyền thành."

Chương 249: Đặt cược (2)

Thái Khỏa nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói: "Hóa ra là Bùi sư đệ, Bùi sư đệ xin chờ một chút."

Nói xong, đổ số linh thạch Bùi Lăng đưa tới ra, kiểm tra từng viên một, giơ lên trời lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, thậm chí còn tùy ý chọn một khối giữ trong lòng bàn tay tu luyện một lát, xác nhận đều là linh thạch thật, lúc này mới mỉm cười nói, "Bùi sư đệ hào phóng!"

Hắn ta lập tức nhiệt tình hơn, "Sư đệ lạ mặt, có lẽ lần đầu đặt cược, vậy ta giới thiệu cách chơi cho sư đệ một chút."

"Chỗ ta có hai loại đặt cược, loại thứ nhất là đặt người thắng toàn bộ vòng đấu loại, vừa rồi Tôn sư tỷ đã đặt sư đệ, ngươi có thể cầm được khoản tiền này; loại thứ hai là đặt cụ thể từng trận đấu."

"Loại thứ nhất có thể đặt cược ngay bây giờ."

"Loại thứ hai phải đợi sau khi toàn bộ phần rút thăm kết thúc, biết được cụ thể đối thủ trong trận mới có thể mở bàn."

"Thế nhưng, vì sư đệ muốn đặt cho bản thân, cho nên chỉ có thể đặt mình thắng, không thể đặt mình thua."

Sau khi Bùi Lăn nghe xong, khẽ gật đầu: "Loại thứ nhất, ta đặt mình thắng."

Lúc này Thái Khỏa lấy ra ngân phiếu định mức đã chuẩn bị trước: "Xin sư đệ cầm lấy, phía trên này có lạc ấn do ta dùng linh lực đánh xuống, nếu giả mạo hoặc là xuyên tạc, sẽ bồi thường tiền phạt gấp mười lần theo môn quy, còn nữa đã mất thì không bổ sung, nhận phiếu không nhận người."

Bởi vì bây giờ Bùi Lăng không có chút danh tiếng nào ở Hòe m phong, tỉ lệ đặt cược không cao, chỉ mua một đền một.

Chờ hắn cất kỹ ngân phiếu định mức rời đi, lại có một người chen tới đặt cược.

Thấy người đến, Thái Khỏa không khỏi hoảng sợ, vội vàng gọi: "Điền Tòng Hoành sư huynh!"

"Ta đặt mình thắng." Điền Tòng Hoành là đệ tử có danh tiếng lâu năm ở Hòe m phong, căn bản không cần hắn ta giới thiệu tình huống, trực tiếp ném ra linh thạch, "Đây là tám ngàn linh thạch hạ phẩm, còn có ba bình Thối Cốt Đan, hai bình Khí Huyết Đan và năm bình Bối Nguyên Đan."

Thái Khỏa cười khan: "Điền sư huynh, vốn ta chỉ lấy linh thạch, nhưng nếu là sư huynh đến đây, dù sao cũng phải cho ngươi mặt mũi. Thế nhưng, thực lực của sư huynh đã rõ như ban ngày, không thể cho tỉ lệ đặt cược quá cao."

Điền Tòng Hoành nhíu mày hỏi: "Tỉ lệ đặt cược bao nhiêu?"

"Nhiều lắm là hai mươi đền một." Thái Khỏa cười làm lành, "Nếu sư huynh cảm thấy không thích hợp, vậy..."

Hắn ta vừa nói vừa đặt linh thạch và đan dược vào trong tay Điền Tòng Hoành, ý từ chối lộ rõ trên mặt.

...

Bùi Lăng đợi ở bên lôi đài chữ Giáp một lúc, cuối cùng phần đăng ký đã kết thúc.

Lúc này, cách đó không xa vang lên ba tiếng chiêng, lập tức có một chấp sự áo xanh ống tay áo thêu hoa văn bằng đồng đi đến lôi đài chữ Giáp, cất giọng quát: "Thi đấu bắt đầu, Giáp một Giáp hai đi lên!"

Rất nhanh, hai tên tu sĩ nhảy lên lôi đài, bắt đầu đấu pháp.

Thoạt nhìn tu vi của hai tên tu sĩ này đều là Luyện Khí tầng bảy, một cao một thấp, người cao khuôn mặt trắng bệch, sau lưng cõng một cái bao tải, bên trong căng phồng, không biết đựng cái gì; người lùn tay chân ngắn ngủn, to lớn mạnh mẽ, vẻ mặt hung ác.

Chấp sự áo xanh nói sơ qua về quy tắc: "Thi Đấu Ngoại Môn không hạn chế thủ đoạn, mặc kệ sống chết, người chủ động nhận thua bị phán thua ngay tại chỗ, vậy bên thắng không thể chém tận giết tuyệt."

"Đều hiểu rồi chứ?"

Chấp sự đảo mắt một vòng, thấy mọi người, nhất là Giáp một Giáp hai đều gật đầu, còn có người chen tới chỗ Thái Khỏa bắt đầu đặt cược, liền rời khỏi lôi đài, "Bắt đầu!"

Còn chưa nói hết câu, trên người tu sĩ dáng lùn hiện ra đường vân thanh đồng, trên trán mọc ra hai sừng, đột nhiên phát động Thanh Quỷ Chiến Thể, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía tu sĩ dáng cao.

Khuôn mặt tu sĩ dáng cao vô cảm, một tay kéo bao tải sau lưng xuống, một bộ thi khôi toàn thân đỏ đậm lập tức che trước mặt hắn ta, cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, vung quyền đánh về phía tu sĩ dáng lùn.

Phanh phanh bang bang...

Song phương thế lực ngang nhau, đánh có đến có về.

"Giết hắn! Nhanh! Nhanh giết!"

"Giết bản tôn trước, đừng quan tâm thi khôi! Đúng! Đi vòng qua, giết... Đáng chết! Sao bị hắn tránh được!"

"Chém đầu hắn! Chém chân hắn! Chém cổ hắn! Nhanh! Nhanh hơn chút nữa! Suýt nữa thì chém trúng!"

"Giết giết giết! Tất cả đều giết!"

Bùi Lăng yên tĩnh nhìn, sau một lát theo tiếng kêu thảm của tu sĩ dáng lùn, thi khôi gãy một cánh tay đánh hắn ta ra khỏi lôi đài, giành được chiến thắng cho chủ nhân.

"Giáp hai thắng." Chấp sự áo xanh mặt không thay đổi tuyên bố, "Trận tiếp theo, Giáp ba gặp Giáp bốn."

Sau đó Giáp ba và Giáp bốn lên đài, người trước là Luyện Khí tầng bảy, không ngờ người sau là Luyện Khí tầng tám.

Thấy thế, Giáp ba gần như không chút cân nhắc, chờ chấp sự hô "bắt đầu", lập tức chủ động nhận thua.

Sau đó cũng là như thế, chỉ dưới tình huống có tu vi tương đương, hai tên tu sĩ mới có thể ra tay. Một khi xuất hiện tu vi khác biệt, người có tu vi thấp sẽ không chút chậm trễ nhận thua xuống đài.

Vì vậy trận đấu diễn ra rất nhanh, thấy đã sắp đến lượt mình, Bùi Lăng không quan sát lôi đài nữa, quay người đi về phía Thái Khỏa.

Bây giờ Thái Khỏa đã bị đám người bao phủ.

Chương 250: Một đao

"Trận thứ sáu của lôi đài chữ Giáp, là Điền Tòng Hoành sư huynh?!"

"Ta đặt Điền Tòng Hoành sư huynh thắng, 158 viên linh thạch!"

"Chờ chút, đối thủ của Điền Tòng Hoành sư huynh là ai?"

"Quan tâm hắn là ai, dù sao chắc chắn không phải là đối thủ của Điền Tòng Hoành sư huynh. Ta đặt 237 viên linh thạch!"

"Không sai! Điền sư huynh là cao thủ nhất đẳng ở Hòe m phong ta, không cần nhìn đối thủ của hắn!"

"Cũng không thể nói như vậy, nhưng ta vừa nhìn qua, mấy vị sư huynh sư tỷ có thể địch nổi Điền sư huynh đều không chọn đến lôi đài chữ Giáp. Cho nên, ván này nhắm mắt lại đặt Điền sư huynh là được."

Một đám người rối rít đặt cược, chợt phát hiện: "Sáu mươi đền một? Tỉ lệ đặt cược của ngươi cũng quá thấp?"

"Ngại thấp? Ngại thấp có thể không đặt!" Thái Khỏa tức giận nói, "Người tiếp theo!"

Trong vòng đầu loại này, không phải trận nào cũng mở đánh cược, dù sao có một vài trận đấu Luyện Khí tầng bảy với Luyện Khí tầng chín, chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết ai thắng, mỗi trận đều cược, hắn ta còn không bồi thường chết à?

Chỉ là trận này, tu vi hai bên đều là Luyện Khí tầng chín, Điền Tòng Hoành là một trong những cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Hòe m phong. Vừa nãy đối phương tới cưỡng ép đặt cược, vì tiếp theo mình còn có thể tiếp tục cầm cái bắt đầu phiên giao dịch, Thái Khỏa không thể không nhận, nhưng ván này chắc chắn phải bồi thường tiền.

Nếu không phải có Bùi Lăng đặt một vạn linh thạch từ trước, có thể đền bù phần lớn tổn thất, số linh thạch mà hắn ta thắng được trong lần làm nhà cái này, cũng không đủ bồi thường trận này.

Trước mắt những người này còn ngại tỉ lệ đặt cược thấp, đúng là buồn cười!

"Ta đặt, đương nhiên muốn đặt!" Mấy tên đặt đệ tử cược cũng biết tâm trạng của hắn ta, vừa cười vừa nói, "Lấy không linh thạch, dù ít một chút cũng đủ, vì sao lại không muốn?"

Bên ngoài đoàn người, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, Điền Tòng Hoành?

Trước đó vị đệ tử ở Chư Sự đường Đan phong đã giảng giải tình hình hiện tại của ngoại môn cho hắn biết, cũng giới thiệu một lượt mấy vị thiên kiêu đang có danh tiếng đứng đầu, được chú ý nhất, ví dụ như hàng ngũ của Đường Nam Trai, bàn về căn cốt tâm tính thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, là người nổi bật trong cùng thế hệ... Nhưng trong đó cũng không có một ai tên là Điền Tòng Hoành?

Đệ tử kia đã quên nói, hay Điền Tòng Hoành này không luyện đan, không đi Đan phong, cho nên người ở Đan phong không rõ lắm?

Dù sao có câu nói là người nổi danh đều có thực tài, vẫn cẩn thận thì là tốt hơn!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đi vào đám người, vốn hắn muốn đặt toàn bộ linh thạch vào mình, nhưng lúc này cũng không dám quá sơ suất, quyết định đặt năm ngàn trước.

"Lôi đài chữ Giáp, trận thứ sáu, đặt Bùi Lăng thắng." Bùi Lăng nói xong, đưa một túi lớn linh thạch tới.

Người xung quanh thấy thế đều ngạc nhiên nhìn hắn: "Năm ngàn linh thạch!"

"Bùi Lăng là ai? Hình như chưa từng nghe nói?"

"Họ Bùi... Chẳng lẽ lại là tộc nhân của Bùi Hồng Niên?"

"Ha ha ha, Bùi Hồng Niên? Bùi gia Lộc Tuyền thành kia? Đó là cái quái gì? Dù gia chủ nhà bọn họ đến đối đầu với Điền sư huynh, cũng chỉ chịu chết thôi!"

"Vị sư đệ này, nếu ngươi nhiều linh thạch không có chỗ tiêu, không bằng đưa ta một chút thì như thế nào?"

"Đừng để ý đến hắn, có lẽ thấy Bùi Lăng này tỉ lệ đặt cược cao, muốn kiếm vận may."

"Chậc chậc... Đây là tìm vận may? Đây là cầm linh thạch ném vào trong nước!"

Bùi Lăng mắt điếc tai ngơ, lúc này Thái Khỏa đã viết xong ngân phiếu định mức, hắn ta tiếp nhận xem xét, tỉ lệ đặt cược là một đền hai mươi.

Đặt Điền Tòng Hoành thắng, sáu mươi đền một.

Đặt hắn, một đền hai mươi.

Tỉ lệ đặt cược bốn mươi ở trong khoảng này đi chỗ nào rồi?

Thật mẹ nó gian thương!

Cất kỹ ngân phiếu định mức, Bùi Lăng nhanh chóng rời khỏi đám người, lại không rời đi, đám người đều tưởng hắn là đồ đần.

Trở lại bên cạnh lôi đài chữ Giáp, trận thứ năm vừa kết thúc, đúng lúc chấp sự gọi: "Trận tiếp theo, Giáp mười một với Giáp mười hai!"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức đi đến lôi đài.

Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh xen lẫn tiếng kêu khóc thê lương của vô số nữ tử cuốn qua, người xung quanh đều cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Chỉ thấy một luồng gió lốc đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, trong nháy mắt tản ra, ở đó xuất hiện một tu sĩ vẻ mặt hung ác nham hiểm, khuôn mặt trắng bệch, ngẩng đầu thâm trầm nhìn thoáng qua Bùi Lăng.

"Điền Tòng Hoành sư huynh!"

Đám người xung quanh lôi đài chữ Giáp hoàn toàn không thấy Bùi Lăng, rối rít lớn tiếng khen ngợi Điền Tòng Hoành, "Nghe đồn trước đây không lâu Điền Tòng Hoành sư huynh đã tấn thăng Luyện Khí tầng chín, là người tăng tu vi nhanh nhất ở Hòe m phong trong trăm năm qua!"

"Điền sư huynh thiên tư cực lớn, nếu không phải xuất thân hơi thấp, sao lúc trước lại bị chia đến Hòe m phong ta chứ."

"Không sai, lấy căn cốt của vị sư huynh này, dù không đến mấy chỗ như Nhược Tú phong, dù sao cũng có thể đi mấy ngọn núi cấp bậc Quỷ Thủ, Huyết Triều, bị chia đến Hòe m phong thật sự là khiến Điền sư huynh phải chịu thiệt thòi."

"Cũng may thi đấu đã bắt đầu, chỉ cần vị sư huynh này có thể giết vào xếp hạng 50 ngoại môn, tất nhiên sẽ được bên trên coi trọng."

Chương 251: Đi sang bên cạnh nói chuyện… (1)

Bùi Lăng nghe vậy hơi sợ hãi, chợt nhớ tới trước đó đến Hàn thị sơn trang, lúc đám người Trương Thạc nghe nói mình xuất thân Hòe m phong, vẻ mặt đều rất vi diệu.

Vì lúc ấy còn có việc không nghe ngóng nhiều, hiện tại xem ra, hình như Hòe m phong là ngọn núi xếp hạng chót ở ngoại môn?

Hắn nhìn Điền Tòng Hoành, vẻ mặt nghiêm túc thầm nghĩ, dù toàn bộ Hòe m phong không thể bằng những ngọn núi khác ở ngoại môn, nhưng người này có thể được nhiều đồng môn công nhận như vậy, chắc chắn thực lực không hề tầm thường!

Bùi Lăng quyết định, đợi lát nữa vừa khai chiến đã lấy ra toàn bộ thực lực của mình, nếu thật sự đánh không lại, vậy lập tức nhận thua!

Mặc dù sự coi trọng của Lệ tiên tử rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái mạng nhỏ của mình.

Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi rút Yếm Sinh Đao trên lưng ra.

Điền Tòng Hoành hờ hững nhìn Bùi Lăng, thầm nghĩ vừa rồi Lý Ngô đã cho mình ám hiệu.

Mặc dù không biết tại sao tiểu tử đối diện lại đắc tội Lý Ngô, nhưng không sao cả, mặt mũi của Lý Bình trưởng lão đáng để hắn ta bán nhân tình này.

Huống chi thanh đao trong tay tiểu tử này thật sự không tệ.

Chỉ mỗi thanh đao này cũng đủ để hắn động sát niệm.

Điền Tòng Hoành căn bản không lo lắng việc người có thanh đao tốt thế này sẽ có chỗ dựa khá lớn.

Đã bị chia đến Hòe m phong, phần lớn đều là đệ tử không có chỗ dựa bối cảnh gì, căn cốt tư chất cũng bình thường.

Có một vài người liên quan, ví dụ như đám người Lý Tư Quảng trước đó, vậy đã chào hỏi trước khi đến.

Điền Tòng Hoành là đệ tử cũ ở Hòe m phong, trong lòng hắn ta biết rất rõ trên ngọn núi này ai có thể chọc ai không thể chọc. Trong những người này đừng nói không có Bùi Lăng, còn không có cả một người họ Bùi.

"Đợi chút nữa phải để tiểu tử này đánh mấy chiêu trước, tránh việc hắn vừa lên đã nhận thua." Điền Tòng Hoành thầm tính toán, trong mắt hiện ra sát khí, "Chờ hắn buông lỏng cảnh giác, lập tức đánh nát yết hầu để hắn không thể chủ động nhận thua. Đến lúc đó, là lúc lão tử chậm rãi bào chế hắn..."

Cũng đúng lúc, để tất cả mọi người nhìn thấy kết cục khi đối đầu với mình.

Nếu bởi vậy có thể khiến đối thủ tiếp theo không chiến tự lui, cũng bớt chút sức lực.

Chấp sự thẩm tra đối chiếu thân phận của hai người xong, ngắn gọn phân phó: "Bắt đầu."

Hắn ta vừa nói xong, quanh người Bùi Lăng bùng lên huyết quang đại thịnh, Yếm Sinh Đao cũng là huyết sắc cuồn cuộn, một người một đao hóa thành một đạo trường hồng lập tức biến mất ngay tại chỗ!

Phốc!

Đám người còn chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Điền Tòng Hoành vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khinh thường, xác bị chia thành hai nửa, một trái một phải bay ra ngoài.

Bùi Lăng xuyên qua đó, sau khi đứng vững, trường đao chỉ xéo, vẻ mặt ngạc nhiên.

Điền Tòng Hoành này lại không chịu nổi một kích?

Xung quanh lôi đài chữ Giáp lập tức lặng ngắt như tờ!

Tất cả đệ tử vây xem đều nhìn đến ngây người, một chiêu!

Điền Tòng Hoành được coi là cao thủ đỉnh tiêm Hòe m phong, lại bị một đao miểu sát!

Trước khi bắt đầu trận đấu này, tất cả mọi người cho rằng hoặc là Điền Tòng Hoành khiến đối thủ trực tiếp nhận thua; hoặc là Điền Tòng Hoành nhanh chóng xử lý đối thủ.

Dù xảy ra chút bất ngờ, nhiều lắm là Điền Tòng Hoành thắng không dứt khoát lưu loát mà thôi... Không ai ngờ Điền Tòng Hoành sẽ thua, hơn nữa còn bị thuấn sát!

Thậm chí phần lớn mọi người còn không thấy rõ Bùi Lăng ra tay như thế nào, chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất lại xuất hiện, Điền Tòng Hoành đã bị chém thành hai nửa.

Chấp sự áo xanh vẫn không có biểu cảm gì cũng lộ ra vẻ bất ngờ, độn pháp thật nhanh! Đao thật nhanh!

Đừng nói tu sĩ Luyện Khí tầng chín bình thường, dù là tu sĩ Nhân Đạo Trúc Cơ sơ kỳ chưa chắc đã né tránh được một đao vừa rồi!

Từ lúc nào Hòe m phong lại có một nhân tài mới nổi như thế!?

Trong lúc xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Bùi Lăng lấy lại tinh thần trước, hắn chậm rãi thu đao, nhìn về phía chấp sự: "Ta thắng."

Chấp sự đột nhiên kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Bùi Lăng một chút, tuyên bố: "Giáp mười hai thắng, trận tiếp theo, Giáp mười ba và Giáp mười bốn."

Lúc này, dưới đài mới nổ tung, đủ loại bàn tán như thủy triều lập tức bạo phát ra!

"Giáp mười hai này là ai?"

"Không biết, đây thật sự là người ở phong chúng ta sao?"

"Theo quy củ tông môn, chỉ có thể tham gia thi đấu ở bản phong... Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ mấy chục đến hơn trăm vạn linh thạch? Điền sư huynh không thể trêu chọc loại kẻ thù thế này."

"Ta biết hắn là ai! Vừa nãy ta đặt cược đã thấy được, đối thủ của Điền Tòng Hoành sư huynh tên là Bùi Lăng!"

"Bùi Lăng? Chẳng lẽ lại là tộc đệ của tên phế vật Bùi gia Lộc Tuyền thành kia?"

"Tên là Bùi Hồng Niên... Ta biết tên phế vật kia, đừng so sánh với vị sư huynh này, chênh lệch quá xa!"

"Ta cũng biết Bùi Hồng Niên, lúc đứng trước mặt Tôn Ánh Lan cứ như con chó vậy. Nếu hắn có một phần mười phong thái của vị sư huynh này, ha ha, chỉ sợ người làm chó là Tôn Ánh Lan."

"Đệt! Một đao chém giết Điền Tòng Hoành, loại thực lực này một tay cũng có thể qua vòng đấu loại, lão tử phải nhanh đi đặt cược!"

Câu nói cuối cùng này đã nhắc nhở đám người, vốn đám người xung quanh đang muốn chen chúc tới chào hỏi Bùi Lăng, lại lập tức thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đã vây chặt Thái Khỏa như nêm cối!

Chương 252: Đi sang bên cạnh nói chuyện… (2)

Xuống lôi đài, Bùi Lăng lập tức đi đến chỗ Thái Khỏa, vừa lấy ra ngân phiếu định mức vừa mắng to đám người đã khoác lác về Điền Tòng Hoành ở trong lòng. Nếu không phải bọn họ khiến mình không tự tin, nói thế nào hắn cũng phải đặt mấy chục vạn linh thạch!

Thấy hành động của đám người, Bùi Lăng không nói hai lời, vận khởi Huyết Quỷ độn pháp xuất hiện trước mặt Thái Khỏa đầu tiên.

Lúc này nụ cười của Thái Khỏa hơi miễn cưỡng, mặc dù trận vừa rồi, hơn phân nửa đệ tử Hòe m phong đều tới đặt Điền Tòng Hoành, nhưng tình hình kinh tế của những người này đều căng thẳng, dù được ăn cả ngã về không, cũng chỉ một hai trăm linh thạch, thậm chí rất nhiều người chỉ bỏ ra mười mấy viên linh thạch.

Vì vậy, dù có chênh lệch tỉ lệ đặt cược bốn mươi, sau khi đổi mười vạn linh thạch cho Bùi Lăng, hắn ta không chỉ không kiếm được, còn thua lỗ hết mấy vạn!

Nếu không phải lúc nãy thấy Bùi Lăng một đao chém Điền Tòng Hoành, Thái Khỏa cũng hơi muốn trốn nợ.

Mười vạn linh thạch vào túi, tâm trạng Bùi Lăng vui vẻ.

Bởi vì phải chờ sau khi toàn bộ vòng thứ nhất kết thúc mới có thể bắt đầu vòng thứ hai, hắn lại đến lôi đài khác nhìn một chút.

Phát hiện tu vi của phần lớn tu sĩ đều trong khoảng Luyện Khí tầng bảy và Luyện Khí tầng tám, gần như không thấy mấy người Luyện Khí tầng chín, chứ đừng nói là hai Luyện Khí tầng chín đối đầu.

Nhìn như vậy, vận khí của Điền Tòng Hoành kia thật sự không tốt lắm.

Nửa ngày sau, trận đấu vòng loại thứ nhất kết thúc, ba tiếng chiêng vang lên, nhắc nhở đám người đã bắt đầu vòng thứ hai.

Bùi Lăng nghe tiếng, trở lại lôi đài chữ Giáp.

"Vòng thứ hai bắt đầu." Chấp sự áo xanh phân phó, "Giáp hai và Giáp bốn."

Giáp hai là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy khống thi trước đó, Giáp bốn là Luyện Khí tầng tám.

Hai người vừa vào sân, chấp sự vừa tuyên bố "bắt đầu", Giáp hai không chút do dự: "Ta nhận thua!"

Vừa rồi hắn ta đối phó một đồng môn có tu vi ngang bằng mình đã tốn rất nhiều công sức, huống chi bây giờ đối thủ là Luyện Khí tầng tám?

So với việc chút nữa lên đài phải chịu đau khổ, thậm chí vận khí không tốt thân tử đạo tiêu, còn không bằng chủ động rút lui.

"Giáp bốn thắng." Chấp sự nhẹ gật đầu, "Trận tiếp theo, Giáp năm với Giáp tám."

Hai tên tu sĩ này đều là Luyện Khí tầng bảy, không ai nhận thua, sau khi chấp sự tuyên bố bắt đầu, lập tức ra tay chém giết.

Nhân lúc rảnh rỗi này, Bùi Lăng lại đi đến trước mặt Thái Khỏa, còn chưa mở miệng đã nghe tu sĩ đứng bên cạnh nói trước: "Vòng thứ hai trận thứ ba, ta đặt Bùi Lăng thắng."

"Ta cũng đặt Bùi Lăng!"

"Đây là ba ngàn linh thạch!" Một tu sĩ thở hồng hộc đột nhiên nhào tới, không kịp chờ đợi giao một đống linh thạch cho nhà cái, "Lão tử vừa mượn khắp tất cả người quen biết, đặt hết cho Bùi Lăng!"

"Hiện tại sửa lại quy củ." Thái Khỏa lập tức nói, "Mỗi lần đặt cược, nhiều nhất không được vượt qua năm trăm linh thạch hạ phẩm!"

"Đệt! Vì sao? Không phải vòng thứ nhất được tùy tiện đặt sao?"

"Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại chỉ có thể là số này! Ngươi không đặt thì nhường cho người tiếp theo!" Thái Khỏa không nhịn được nói.

Mẹ nó, mình là nhà cái muốn kiếm bộn, kết quả lúc này vừa lên đã thua lỗ mấy vạn linh thạch ra ngoài.

Bây giờ những người này lại muốn tiếp tục chiếm lợi của hắn ta?

Dù sau lưng hắn ta có chỗ dựa, linh thạch cũng không phải do gió lớn thổi tới!

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy hơi không ổn, chỉ nghe tên tu sĩ vay tiền đến đặt cược kia do dự, nói: "Lão tử đặt! Đúng, hiện tại tỉ lệ đặt cược Bùi Lăng là bao nhiêu?"

"Một trăm đền một!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không nói hai lời quay đầu bước đi.

Đặt nhiều nhất năm trăm linh thạch, một trăm đền một, giày vò nửa ngày chỉ kiếm năm viên linh thạch?

Đệt!

Sớm biết Điền Tòng Hoành kia có tiếng không có miếng, vừa nãy hắn nên không não nhường một chút, trước hết để đối phương chiếm được ưu thế, mình "khó khăn chống cự" thật lâu, "cuối cùng tìm được cơ hội" đánh bậy đánh bạ giết ngược thành công.

Nói vậy biết đâu tất cả mọi người tưởng hắn có vận khí tốt, còn có thể kiếm thêm một khoản.

Đâu giống bây giờ, không, không chỉ bây giờ, là hắn không thể kiếm lời trong tất cả các ván tiếp theo!

Nếu không phải vì ôm đùi Lệ tiên tử, thậm chí Bùi Lăng có xúc động mua vòng ngoài...

Rất nhanh, vòng thứ hai trận thứ hai kết thúc, Giáp tám chiến thắng.

Sau khi Giáp tám xuống đài, trận thứ ba bắt đầu.

Chấp sự gọi: "Giáp chín với Giáp mười hai."

Bùi Lăng đi đến lôi đài, đối thủ của hắn là tên tu sĩ Luyện Khí tầng bảy.

Đối phương nhanh chóng nhận thua xuống đài, tốc độ quá nhanh chóng, thậm chí Bùi Lăng cũng không kịp rút ra Yếm Sinh Đao.

Trận tiếp theo, Giáp mười bốn với Giáp mười lăm.

Giáp mười bốn là Luyện Khí tầng chín hiếm thấy ở Hòe m phong, Giáp mười lăm là Luyện Khí tầng bảy, trận đấu này không có bất kỳ lo lắng gì, Giáp mười bốn trực tiếp thủ thắng.

Vừa xuống đài, Giáp mười bốn đã đến tìm Bùi Lăng: "Bùi sư đệ, ta tên Phương Dã. Không biết có thể đi sang bên nói chuyện với sư đệ không?"

Bùi Lăng gật đầu, hai người đi đến chỗ hẻo lánh, Bùi Lăng hỏi: "Sư huynh có gì chỉ giáo?"

"Sư đệ, bây giờ ngươi và ta đều đã thắng liên tiếp hai trận, ngươi và ta sẽ đối đầu trong trận thứ ba."

Chương 253: Không nói võ đức

Phương Dã nói, "Vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn này rất quan trọng với ta."

"Nếu sư đệ bằng lòng trực tiếp nhận thua, ta nguyện ý dâng lên hai ngàn linh thạch hạ phẩm làm thù lao."

"Sư đệ phải biết, phần thưởng khi thắng vòng đấu loại cũng chỉ một ngàn linh thạch hạ phẩm thôi..."

Bùi Lăng khẽ giật mình, đúng là phần thưởng vòng đấu loại chỉ có một ngàn linh thạch hạ phẩm. Ngược lại, nghe nói phần thưởng sau đó còn phong phú hơn vòng đấu loại rất nhiều, nhưng mỗi lần đều khác nhau, trước mắt còn chưa có tin tức chính xác.

Chỉ là lúc này đến hối lộ, trắng trợn yêu cầu hắn thi đấu giả... Tông môn cũng mặc kệ sao?

Đây là trận đấu tiến hành trong toàn bộ ngoại môn đấy!

Hắn trầm ngâm một lát, mặc dù không cảm thấy mình sẽ thua Phương Dã, nhưng vì vững vàng một chút, cũng vì vừa mới thắng một khoản, Bùi Lăng trở tay lấy ra năm ngàn linh thạch hạ phẩm, nói: "Sư huynh, vòng đấu loại cũng rất quan trọng với ta, nếu ngươi bằng lòng nhận thua, khoản linh thạch này sẽ là của ngươi."

Vốn Phương Dã còn tràn đầy lòng tin, dù sao hai ngàn linh thạch hạ phẩm không phải số lượng nhỏ với rất nhiều ngoại môn đệ tử.

Chứ đừng nói là Hòe m phong này!

Phần lớn đệ tử nơi này đều xuất thân hàn vi, trong tay túng quẫn.

Trước khi đến, hắn ta còn hỏi thăm một chút, Bùi Lăng này xuất thân từ Bùi gia Lộc Tuyền thành, đó là một gia tộc nhỏ rách nát ở biên thuỳ, không đáng nhắc đến.

Đệ tử đi ra từ loại gia tộc này, còn không phải tông tử, không thể từ chối mình!

Lúc này thấy năm ngàn linh thạch hạ phẩm này, không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, hắn ta đã thu hồi hai ngàn linh thạch hạ phẩm của mình, tiếp nhận năm ngàn linh thạch hạ phẩm của Bùi Lăng, lời thề son sắt nói: "Không có vấn đề!"

Hai người bàn bạc ổn thỏa việc này, liền chia ra rời đi.

"Phương sư huynh." Một tu sĩ áo đen thấy Phương Dã, vội vàng đi tới, khẽ hỏi, "Bùi Lăng kia có chịu nhận thua không?"

Phương Dã khẽ lắc đầu, nhìn xung quanh một vòng, truyền âm phân phó: "Ngươi tìm mấy người thông minh đi vào trong đám người tạo tin đồn, cứ nói Phương Dã ta chắc chắn sẽ thắng trận đấu này. Bùi Lăng chỉ là tộc đệ của phế vật Bùi Hồng Niên kia, căn bản không đáng sợ. Sở dĩ Điền Tòng Hoành bị thuấn sát, là vì có ẩn tình khác..."

"Đừng đau lòng chút linh thạch, tìm thêm một vài người, lại tìm Tôn Ánh Lan phối hợp một chút, đẩy tỉ lệ đặt cược trong trận đấu của ta và Bùi Lăng cao lên."

"Sau đó bán hết đồ vật áp đáy hòm của chúng ta, có thể gom góp được bao nhiêu linh thạch thì gom góp bấy nhiêu linh thạch, cứ đặt ta thua!"

Tu sĩ áo đen nghe vậy sững sờ: "Phương sư huynh, ngươi sẽ thua thật sao?"

Phương Dã cười lạnh: "Bùi Lăng kia đánh một đao thuấn sát Điền Tòng Hoành, ngươi và ta đều thấy rõ ràng. Dù là trận đấu sống chết thật, tuy ta chưa chắc sẽ thua, nhưng muốn thắng cũng phải trả giá đắt."

"Thậm chí bởi vậy mà dừng bước ở vòng đấu loại, không thể tham gia trận đấu tiếp theo."

"So với việc liều sống liều chết với hắn vì phần thưởng một ngàn linh thạch kia, còn không bằng nhân cơ hội kiếm một món hời!"

"Hơn nữa, ngươi cho rằng vượt qua vòng đấu loại là chuyện tốt sao?"

"Những đệ tử có chỗ dựa có bối cảnh còn tốt, nhưng trong Hòe m phong chúng ta, hoặc là xuất thân dân dã, hoặc là một vài con em gia tộc nhỏ, vất vả tu luyện tới Luyện Khí hậu kỳ, chỉ cần không cẩn thận, cũng không biết chết như thế nào!"

Nói đến chỗ này, hắn ta mỉm cười nói, "Vốn ta muốn thắng Bùi Lăng này, đơn giản là vì dùng chiến tích chứng minh với người nhà, ủng hộ đại ca ta, còn không bằng ủng hộ ta!"

"Sự ủng hộ trong nhà ta cũng chỉ là linh thạch."

"Nhưng bây giờ ta đã có cơ hội kiếm linh thạch, cần gì phải đi đường vòng như vậy!"

Tu sĩ áo đen kia nghe vậy gật đầu: "Phương sư huynh, ta hiểu được, ta lập tức đi làm ngay!"

...

Sau ba tiếng chiêng vang lên, vòng đấu loại thứ ba bắt đầu.

Bùi Lăng chợt nghe ra tiếng bàn tán của đám người đã hơi thay đổi.

"Lần này Phương Dã sư huynh gặp nguy hiểm rồi, đối thủ lại là Bùi Lăng... Ta mua Bùi Lăng thắng!"

"Ha ha, xem ra ngươi còn không biết, sở dĩ Bùi Lăng có thể thắng, thuần túy là Điền Tòng Hoành quá khinh địch chủ quan, mới khiến tiểu tử Bùi Lăng kia một kích thành công! Nếu thật sự liều mạng tranh đấu, một con cháu nhánh bên của gia tộc nhỏ ở Lộc Tuyền thành, có thể là đối thủ của Điền Tòng Hoành sao?"

"Không sai, ta đặt Phương Dã sư huynh thắng! Gia chủ Bùi gia Lộc Tuyền thành mới Luyện Khí tầng bảy, có thể xuất hiện mặt hàng gì chứ?"

"Điền Tòng Hoành sư huynh chết quá oan uổng, nghe nói hắn vừa nhận một nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm trở về, bị trọng thương, chỉ miễn cưỡng lên đài thôi, Bùi Lăng kia không nói võ đức, lại còn đánh lén chiếm thế trước..."

"Thân chịu trọng thương cái gì! Ta nghe đại cô phụ của tên tạp dịch của biểu đệ của sư tỷ ở sát vách động phủ Điền Tòng Hoành sư huynh nói, rõ ràng Điền Tòng Hoành sư huynh nóng lòng tăng cao tu vi, vô ý tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới giảm xuống, mới để tiểu tử Bùi Lăng kia nhặt được lợi!"

"Nhưng Phương Dã sư huynh không phải Điền Tòng Hoành, chắc chắn trận đấu này có thể trản Bùi Lăng dưới kiếm!"

Chương 254: Linh thạch cũng là một loại thủ đoạn! (1)

"Các ngươi đều là bảo sao hay vậy, căn bản không biết chân tướng! Để ta nói cho các ngươi biết đã xảy ra chuyện gì, biết Bùi Hồng Niên không? Một tên phế vật cả ngày đi theo Tôn Ánh Lan đấy, Bùi Lăng này là tộc đệ của hắn. Bùi Hồng Niên si mê Tôn Ánh Lan nhiều năm không được coi trọng, vì tranh thủ tình cảm với đám người Triệu Nham, không tiếc tiến cử tộc đệ này của mình."

"Tôn Ánh Lan vì Bùi Lăng trẻ trung tuấn tú, lại là niềm vui mới, đương nhiên đặc biệt quan tâm."

"Vì để Bùi Lăng này nổi danh, nàng đặc biệt thuyết phục Điền Tòng Hoành sư huynh cố ý thua Bùi Lăng, ai biết Bùi Lăng này không có chút liêm sỉ nào, đã nói làm dáng một chút để hắn thắng, lại nhân lúc Điền Tòng Hoành sư huynh không hề đề phòng, lạnh lùng giết hại!"

"Nếu không tin, các ngươi đi nghe ngóng xem, hôm nay Tôn Ánh Lan vừa đến đã đặt Bùi Lăng thắng."

"Khi đó Bùi Lăng không có danh tiếng gì, nếu không phải biết nội tình, Tôn Ánh Lan sẽ đổ linh thạch xuống sông xuống biển sao?"

Mặc dù trận giao đấu của Bùi Lăng và Điền Tòng Hoành diễn ra trước mắt bao người, nhưng trên Hòe m phong có quá nhiều đệ tử.

Hơn nữa nhiều lôi đài đồng thời tiến hành, vì vậy ngoại trừ đám đệ tử đứng xung quanh lôi đài chữ Giáp tận mắt thấy được, thật ra phần lớn mọi người căn bản không biết chân tướng của trận giao đấu kia.

Lại thêm trước đây Bùi Lăng không có chút danh tiếng nào, lúc này nghe nói có ẩn tình khác, Điền Tòng Hoành lại là đệ tử thành danh nhiều năm ở Hòe m phong, lập tức tin bảy phần.

Theo việc càng ngày càng nhiều nói như vậy, chẳng mấy chốc cái gọi là Bùi Lăng thuấn trảm Điền Tòng Hoành, đã bị "sự thật" Điền Tòng Hoành thất bại vì có nội tình khác ép xuống.

Nhất là không biết có người dùng cách gì xác nhận Tôn Ánh Lan vừa đến đã đặt Bùi Lăng một trăm linh thạch, lại hiểu rõ cách làm người của nàng, nàng là người tuyệt đối không lấy ra một khoản linh thạch như thế nói đùa, lập tức cùng nhau tiến lên: "Ta đặt Phương Dã sư huynh!"

"Ta cũng đặt Phương Dã sư huynh!"

"Chờ chút! Trả lại linh thạch cho ta, ta không đặt Bùi Lăng, ta cũng đặt Phương Dã sư huynh!"

Bùi Lăng không hiểu ra sao, chẳng mấy chốc hắn đã nghe được tỉ lệ đặt cược của mình đang nhanh chóng tăng lên, từ lúc bắt đầu là một trăm đền một, biến thành năm mươi đền một, ba mươi đền một, mười đền một... Mãi cho đến cuối cùng, lại đạt đến mua một đền mười!

Nhìn về phía lôi đài chữ Giáp, hình như trận chiến của Giáp bốn và Giáp tám sắp kết thúc, sau khi hỏi rõ hạn mức hiện tại vẫn là năm trăm linh thạch, Bùi Lăng nhanh chóng lấy linh thạch ra, mua mình thắng.

Sau khi lấy được ngân phiếu định mức, hắn đang muốn rời đi, lại thấy một tu sĩ áo đen dẫn đầu mấy tu sĩ đều lấy ra năm trăm linh thạch mua hắn thắng.

Tu sĩ áo đen kia lại là tên tu sĩ la hét to nhất muốn đặt Phương Dã thắng...

Lúc Bùi Lăng trở lại lôi đài chữ Giáp, Giáp tám vừa chiến thắng xuống đài.

Chấp sự liếc nhìn hắn, nói: "Trận tiếp theo, Giáp mười hai với Giáp mười bốn."

Bùi Lăng và Phương Dã đồng thời nhảy lên lôi đài.

"Phương Dã sư huynh!" Thấy cảnh này, mọi người dưới đài đều vui mừng.

"Phương Dã sư huynh không phải Điền Tòng Hoành, lần này ta đặt hai trăm linh thạch, nhất định có thể kiếm lại số tiền đặt cược cho tên phế vật Điền Tòng Hoành vào trước đó!"

"Ta tìm người mượn linh thạch, đặt đầy năm trăm! Bùi Lăng này căn bản là tên vô dụng, chỉ dựa vào vận khí mới thắng Điền Tòng Hoành, nếu không phải trước đó Điền Tòng Hoành bị trọng thương, hắn đã chết từ lâu!"

"Không sai, trận chiến kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Bùi Lăng này thắng mà không vẻ vang!"

"Nhìn kỹ, tiểu tử này đúng là tuấn tú, cũng sắp bằng ta rồi, chẳng trách Tôn Ánh Lan lẳng lơ kia lại chịu tốn nhiều sức lực mua chuộc Điền Tòng Hoành vì hắn..."

Chấp sự đứng trên đài nghe vậy da mặt co rúm, phần lớn đệ tử Hòe m phong muốn gia thế không gia thế, muốn thực lực không thực lực, tầm mắt chật hẹp, đầu óc ngu si, thật sự cái gì cũng dám nói!

Thực lực của Bùi Lăng này, không nói những cái khác, chỉ dựa vào một đao vừa nãy đã đủ chen vào mười vị trí đầu của ngoại môn!

Phương Dã được cho là đứng hàng đầu ở Hòe m phong, nhưng cũng chỉ cùng cỡ với Điền Tòng Hoành.

Bùi Lăng dùng một đao là có thể chém Điền Tòng Hoành, dù Phương Dã đã đề phòng từ sớm, nhiều lắm là chống đỡ được hai chiêu của hắn!

Lúc này, Phương Dã bình tĩnh mắt nhìn tu sĩ áo đen dưới đài, thấy sư đệ này khẽ gật đầu với mình, lập tức yên lòng.

"Bắt đầu!" Chấp sự lấy lại bình tĩnh, trầm giọng quát.

Phương Dã chắp tay với Bùi Lăng: "Bùi sư đệ, xin chỉ giáo!"

Nói xong lao về phía Bùi Lăng trước!

Bùi Lăng không dám sơ suất chút nào, mặc dù bản thân đã nói trước với đối phương, nhưng ở trong tông môn nham hiểm thế này, ai biết đối phương có lấy tiền không làm việc hay không?

Hắn rút Yếm Sinh Đao ra, chém ngang qua!

Đao khí chưa chạm đến góc áo Phương Dã, thân hình Phương Dã đột nhiên khựng lại, sau đó bay ngược ra, bay thẳng ra ngoài lôi đài, nặng nề ngã vào trong đám người!

"Đao pháp của Bùi sư đệ quá tốt, ngu huynh mặc cảm không bằng!" Phương Dã quát to một tiếng, khóe miệng mơ hồ có vết máu, tỏ vẻ khiếp sợ nói.

Chương 255: Linh thạch cũng là một loại thủ đoạn! (2)

Tu sĩ áo đen nhanh chóng lao ra từ trong đám người, đỡ Phương Dã dậy rồi bỏ chạy.

Mấy tên đồng bạn khác thì vung một xấp ngân phiếu định mức thật dày, đi thẳng đến chỗ Thái Khỏa: "Trả tiền, trả tiền! Phương Dã sư huynh thua, nhanh trả tiền!"

Bùi Lăng không khỏi trợn mắt hốc mồm, diễn giả như thế, coi những người khác là kẻ ngu sao?

"Giáp mười hai thắng." Chấp sự mặt không thay đổi tuyên bố.

Sau khi Bùi Lăng xuống đài đi tìm Thái Khỏa đổi linh thạch, đúng lúc gặp tu sĩ áo đen kia, đối phương cũng thân thiện mỉm cười với hắn.

Đổi xong linh thạch, Bùi Lăng chú ý Phương Dã đang đứng bên ngoài đoàn người nhìn quanh.

Hắn suy nghĩ, đi tới.

"Bùi sư đệ, chúc mừng." Thấy Bùi Lăng đến gần, Phương Dã mỉm cười chắp tay nói.

"Đa tạ Phương sư huynh." Bùi Lăng khách khí trả lễ, sau đó thử dò xét, "Tình huống vừa rồi, không biết tông môn có ý gì không?"

"Bùi sư đệ cứ yên tâm." Phương Dã không thèm để ý nói, "Lúc bắt đầu Thi Đấu Ngoại Môn đã nói, không cấm bất kỳ thủ đoạn nào! Linh thạch cũng là một loại thủ đoạn."

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ: "Ta hiểu, đa tạ Phương sư huynh."

Rất nhanh, vòng đấu loại ở Hòe m phong đã kết thúc.

Có tu sĩ lấy thuật pháp truyền âm toàn phong, để tất cả đệ tử thắng ba vòng tập hợp ở lôi đài chữ Giáp.

Bùi Lăng nhanh chóng tới, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng đứng chắp tay trên lôi đài chữ Giáp, khí tức cường đại.

Hắn chưa từng gặp người này, sau khi đối phương nghe chấp sự bên cạnh khẽ thì thầm, lại nhìn Bùi Lăng thêm mấy lần, nhưng vẻ mặt bình thản không nhận ra suy nghĩ gì.

Sau một lát, tất cả tu sĩ thắng ba vòng đã có mặt, tổng cộng mười sáu người.

Lôi đài chữ Giáp theo thứ tự là Bùi Lăng, Giáp tám Luyện Khí tầng tám, Giáp mười bảy Luyện Khí tầng tám và Giáp nhị mười lăm Luyện Khí tầng tám; lôi đài chữ Ất là Ất một Luyện Khí tầng tám, Ất chín Luyện Khí tầng tám, Ất mười một Luyện Khí tầng tám, Ất hai mươi bảy Luyện Khí tầng chín; lôi đài chữ Bính thì là Bính ba Luyện Khí tầng tám, Bính mười Luyện Khí tầng tám, Bính hai mươi mốt Luyện Khí tầng chín, Bính hai mươi sáu Luyện Khí tầng chín; tu sĩ thắng ba vòng ở lôi đài chữ Đinh đều là Luyện Khí tầng tám, theo thứ tự là Đinh hai, Đinh mười ba, Đinh hai mươi hai và Đinh ba mươi hai.

Trong mười sáu người, chỉ có bốn tu sĩ Luyện Khí tầng chín, so sánh ra hai vị Luyện Khí tầng chín là Điền Tòng Hoành và Phương Dã bị loại cũng khá xui xẻo, nhưng trong vòng đấu loại này, vận khí cũng là một loại thực lực.

Sau khi mọi người tập trung, lão giả đứng trên lôi đài thản nhiên nói: "Lão phu Lý Bình, là trưởng lão Hòe m phong. Lần này phụ trách vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn ở Hòe m phong."

Trong lòng Bùi Lăng bỗng nhiên nhảy lên một cái, Lý Bình?!

Ngay trong ngày hắn nhập môn đã làm thịt Lý Tư Quảng, tổ phụ của hắn ta là Lý Bình!

"Gặp qua Lý trưởng lão!" Lúc này, đám người rối rít khom mình hành lễ, Bùi Lăng cũng vội vàng khom lưng theo, cũng may bây giờ mình đã tìm Trịnh Kinh Sơn làm chỗ dựa, đối phương cũng không dám làm gì hắn...

Lý Bình nhìn Bùi Lăng, không ngờ tiểu tử này lại không chết, hơn nữa tu vi đạt đến Luyện Khí tầng chín.

Lần trước Lý Tư Quảng bị giết, hắn ta còn tưởng là Trịnh Kinh Sơn giở trò quỷ, Bùi Lăng này chỉ là đứa con ghẻ, lại đã sớm bị sắp xếp trở thành Trành Quỷ trong Chiêu Hồn Phiên của Trần Hoàn. Vì vậy thiết kế để Miêu Thành Dương đi trả thù Trịnh Kinh Sơn, kết quả Miêu Thành Dương là tên vô dụng, ngày thường rất thương yêu Miêu Thành An, vào lúc quan trọng lại sợ hãi, chỉ đánh Trịnh Kinh Sơn gần chết chứ không giải quyết được gì.

Ngược lại Bùi Lăng này, chẳng những sống rất tốt, còn sống thoải mái đến bây giờ...

Thế nhưng, hắn ta nhớ lúc tiểu tử này mới vào tông môn chỉ là Luyện Khí tầng bốn?

Lúc này mới bao lâu, đã đến Luyện Khí tầng chín... Suy nghĩ của Lý Bình xoay chuyển, thu lại tầm mắt, chậm rãi nói: "Vòng đấu loại ở Hòe m phong đã kết thúc, chư vị đều là người tài của bản phong. Tiếp theo, các ngươi phải đối mặt với phần tuyển chọn toàn bộ ngoại môn Nam Vực."

"Nam Vực có tổng cộng 54 ngọn núi, địa điểm tuyển chọn ở trên Nhược Tú phong – chủ phong Nam Vực."

"Cân nhắc đến có vài người đã hao tổn trong vòng đấu loại, cho nên ba ngày sau các ngươi tập trung ở đây, lão phu sẽ đích thân đưa các ngươi đến Nhược Tú phong, tham gia tuyển chọn."

"Tốt, đây là phần thưởng chiến thắng vòng đấu loại của các ngươi."

Nói xong, Lý Bình vung ống tay áo lên, lập tức vẩy ra một đống linh thạch, bị bàn tay vô hình nâng lên, gọn gàng bay tới trước mặt mười sáu tên tu sĩ. Mỗi người không nhiều không ít, vừa đúng một ngàn linh thạch hạ phẩm.

Bùi Lăng không dám lập tức ra tay, sau khi nhìn những người khác nhận lấy cung kính nói đa tạ, mới cẩn thận dùng linh lực bao bọc linh thạch, đặt vào trong một túi trữ vật.

Lý Bình đứng trên cao nhìn xuống, nhìn rõ ràng một màn này, hơi híp mắt lại, nhanh chóng vung tay áo một lần nữa, biến mất ngay tại chỗ.

Đêm đó, một động phủ ở Hòe m phong.

Trong thư phòng trang trí theo phong cách cổ xưa.

Sắc mặt Lý Bình âm trầm, ngồi xuống giường mây.

Cách đó không xa, Lý Ngô sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, còn không dám thở mạnh.

Chương 256: Lý Bình trưởng lão (1)

"Biết sai rồi sao?" Lý Bình thản nhiên hỏi.

Lý Ngô dập đầu thật mạnh, khẽ nói: "Hài nhi không nên mưu hại đồng môn..."

Còn chưa dứt lời, hắn ta đã chịu một cú đạp nặng nề!

Cả người Lý Ngô bay ra ngoài, đập vào trên vách đá, hắn ta căn bản không dám chậm trễ, vừa trượt xuống đã lập tức xoay người bò lên, không quan tâm lau máu trên khóe miệng, cuống quít quỳ một lần nữa.

"Mưu hại đồng môn bị phạt bao nhiêu tiền?" Lý Bình cười lạnh, "Ngươi báo thù cho Tư Quảng không sai, dù nói thế nào các ngươi cũng là bá chất! Dù Thánh tông chỉ quan tâm mạnh được yếu thua, nhưng chung quy nội ngoại khác biệt. Là huyết nhục trong nhà, ngươi yêu thương chất tử cũng là chuyện tốt."

"Đòi linh thạch của di nương cũng không có vấn đề!"

"Nàng tư chất thấp, tử tôn đều đã qua đời, so với việc lãng phí tài nguyên vào trên người mình, không bằng để ngươi dùng, dù sao còn có thể tiến bộ mấy phần."

"Nhưng trước khi ngươi ra tay, có thể điều tra lai lịch của đối phương trước không hả?!"

Giọng nói của hắn ta đột nhiên cao hơn, "Thứ không có đầu óc! Bùi Lăng kia nhập môn chưa đến một năm, mới mấy tháng đã đột phá từ Luyện Khí tầng bốn đến Luyện Khí tầng chín, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?"

"Thiên tư cực lớn, tài hoa tuyệt diễm, dù Hàn Tư Cổ là thiên kiêu số một ngoại môn vào mười năm trước, cũng không có tốc độ tu luyện như vậy!"

"Hơn nữa, không chỉ có thiên phú tu luyện cực kỳ tuyệt vời, sáng nay hắn chỉ dùng một đao đã giết chết Điền Tòng Hoành Luyện Khí tầng chín!"

"Ngươi có thể nhìn ra hắn tu luyện cái gì không?"

"Huyết Quỷ độn pháp, Huyết Sát đao pháp!"

"E rằng đến ngày hôm nay, những ngoại môn đệ tử bình thường cũng chưa từng nghe nói đến hai môn tuyệt học này, dù may mắn được tiếp xúc, căn bản cũng không có tư cách tu luyện."

"Bùi Lăng này không chỉ học được, nội môn Chấp Sự đường còn chưa có ý tìm đến hắn gây chuyện, hiển nhiên hắn có người ở trong tông môn, hơn nữa địa vị không thấp, đủ để phá vỡ quy tắc thông thường!"

"Đây là đãi ngộ mà Trịnh Kinh Sơn còn không có!"

"Tư chất cực tốt lại có đủ chỗ dựa, đợi một thời gian nữa, chắc chắn Bùi Lăng này sẽ có tiền đồ vô lượng."

"Với thực lực của hắn, sau khi Thi Đấu Ngoại Môn kết thúc, chắc chắn sẽ Địa Đạo Trúc Cơ, tiếp theo thuận lợi tiến vào nội môn. Không cần mấy chục năm đã có thể đi vào Kết Đan, thậm chí vượt qua lão phu!"

"Ngươi là đồ ngu, không biết cái gì hết, không tìm hiểu cái gì đã trêu chọc một kẻ địch mạnh như thế cho lão phu, ngươi muốn hại chết toàn bộ Lý gia ta sao!"

"Phụ thân, hài nhi biết sai!" Lý Ngô nghe vậy, vốn sắc mặt đã trắng bệch, bây giờ càng không có tí máu nào, liên tục không ngừng thỉnh tội, "Là hài nhi hồ đồ, nghĩ đến bên di nương cất giữ một khoản linh thạch lớn cho Tư Quảng, hơn nữa Tư Quảng cũng luôn cung kính với hài nhi, cho nên lúc đăng ký gặp phải Bùi Lăng kia, cho rằng là một cơ hội..."

"Hành động này của hài nhi cũng vì lo lắng Tư Quảng đã chết lâu vậy rồi, Bùi Lăng vẫn còn khỏe mạnh, sẽ thể hiện ra là Lý gia ta sợ hắn... Hài nhi biết sai! Sau này hài nhi không dám nữa!"

Hắn ta vừa nói vừa dập đầu, Lý Bình không thay đổi sắc mặt nhìn hắn ta, một lúc sau mới lên tiếng: "Tự đi xuống nhận ba mươi roi."

"Cũng may Điền Tòng Hoành chết nhanh, không tiết lộ đôi câu vài lời, Bùi Lăng kia căn bản không biết ngươi đang giở trò, nếu không..."

"Lần này chỉ là trừng phạt nhẹ, để ngươi nhớ lâu một chút."

"Ta đã sắp xếp xong bên di nương của ngươi."

"Nhớ kỹ, ta không hy vọng sẽ xảy ra những chuyện tương tự nữa!"

"Nếu không, dù ngươi là con ruột của ta, cũng đừng trách ta không nhớ tình phụ tử!"

Thấy Lý Ngô run rẩy đồng ý, vẻ mặt Lý Bình hơi dịu đi, trầm giọng nói: "Việc của Bùi Lăng dừng ở đây! Về sau đừng nhắc lại nữa, càng không cho phép trêu chọc nửa phần!"

...

Lan Xuân biệt viện.

Bùi Lăng vừa trở về, còn chưa kịp tu luyện đã nghe thấy Tiểu Từ bẩm báo, nói là ngoài động phủ có người cầu kiến.

Hắn khẽ nhíu mày, bấm niệm pháp quyết gọi ra một mặt thủy kính xem thử, không nhịn được giật mình.

Người đến là Bùi Hồng Niên.

Sau khi suy tính, Bùi Lăng mở cấm chế, để Tiểu Từ dẫn đối phương đi vào chính đường rồi dâng trà.

Từ lúc Bùi Hồng Niên đi vào cửa, vẻ mặt đã hơi hoảng hốt.

Nhất là lúc nhìn thấy Tiểu Từ mang trà lên, chén trà Điệp Luyến Hoa dát vàng phần miệng là năm cánh hoa, các mặt trái phải đều khắc phù văn Tụ Linh Địch Trần, lúc rót nước trong vào chén cũng đặc biệt trong suốt, mát lạnh.

Đương nhiên lá trà cũng là linh trà, dù là cảm giác hay từ mức độ dồi dào của linh lực, đều tốt hơn không biết bao nhiêu số là trà mà Bùi gia vất vả lấy được trước đây. Nước pha trà là linh tuyền lấy từ trong lòng đất, ngọt ngào đậm đà, còn mang theo chút hàn ý. Loại hàn ý này không tổn thương người uống, ngược lại khiến người uống cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Từ tình cảnh lúc tiếp khách này, sau khi Bùi Hồng Niên thấy hoảng hốt, lại bắt đầu sợ hãi.

Hắn ta cẩn thận cầm chén trà, sợ không cẩn thận làm hỏng lại đền không nổi.

Bùi Lăng lại không để ý, mấy bộ đồ trà, lá trà, nước suối này đều vơ vét từ Hàn thị sơn trang, đúng lúc Lan Xuân biệt viện thiếu đồ dùng thường ngày.

Chương 257: Lý Bình trưởng lão (2)

Hắn dứt khoát ném hết cho Tiểu Từ xử lý, uống một ngụm trà vào miệng, mặc dù cảm thấy mùi vị không tệ nhưng cũng không quan tâm.

Chủ yếu là với tu vi hiện tại của hắn, gần như có thể bỏ qua tác dụng của linh trà này.

Có sức lực khoe khoang còn không bằng nuốt thêm một viên Thối Cốt Đan cực phẩm.

Một lát sau, ngay lúc Bùi Lăng muốn trực tiếp hỏi lý do Bùi Hồng Niên đến đây, Bùi Hồng Niên đã mở miệng trước: "Bùi, Bùi Lăng, từ khi nào tu vi của ngươi lại cao như vậy?"

Lúc này, tâm trạng của Bùi Hồng Niên rất phức tạp.

Không chỉ phát hiện tộc đệ này xưa đâu bằng nay, tài lực hùng hậu đến mức khiến hắn ta khó có thể tin, càng không ngờ Bùi Lăng im hơi lặng tiếng, đã đến tu vi Luyện Khí tầng chín!

Buổi sáng hắn ta đi theo Tôn Ánh Lan, nghe nói Bùi Lăng muốn tham gia vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn, còn tưởng tộc đệ này bị điên.

Căn cứ vào suy nghĩ có linh thạch để kiếm ngu sao mà không kiếm, hắn ta còn vụng trộm lấy tất cả gia sản đi đặt Bùi Lăng thua, kết quả trực tiếp đền hết cả của cải...

Về sau hắn ta vẫn quan chiến ở lôi đài chữ Bính.

Đây là vì ở lôi đài chữ Bính có Tiền Văn Sở sư huynh, tu vi Luyện Khí tầng chín, vẻ ngoài tuấn tú, tính tình hào phóng, là thiên kiêu nổi tiếng nhất ở Hòe m phong, danh tiếng còn cao hơn cả Điền Tòng Hoành.

Tôn Ánh Lan hâm mộ hắn ta đã lâu, hôm nay dậy thật sớm trang điểm cũng vì đến đó cổ vũ. Đám người Bùi Hồng Niên luôn đi theo Tôn Ánh Lan, tất nhiên cũng hoạt động xung quanh lôi đài chữ Bính, chưa từng rời đi nửa bước.

Giữa chừng nghe nói Điền Tòng Hoành bị thuấn sát, có không ít người đến chỗ hắn ta và Tôn Ánh Lan nghe ngóng việc của Bùi Lăng, nhưng hắn ta chỉ nghĩ cách lấy lòng Tôn Ánh Lan, cũng không coi ra gì, chỉ thuận miệng nói mấy câu.

Cho đến lúc sau, Tôn Ánh Lan bị một vị sư tỷ kéo sang bên cạnh khẽ nói chuyện một lát, cũng đến hỏi thăm về Bùi Lăng, thậm chí còn bắt hắn ta phải kể chi tiết không được bỏ sót, lúc này Bùi Hồng Niên mới cảm thấy không thích hợp.

Sau khi vòng đấu loại kết thúc, Bùi Hồng Niên đứng sau lưng Tôn Ánh Lan, từ xa đã thấy Bùi Lăng đứng trong hàng ngũ tu sĩ thắng ba vòng, lại nghe người ta bàn tán, Điền Tòng Hoành chết dưới đao của Bùi Lăng, còn có Phương Dã sư huynh đã là Luyện Khí tầng chín, cũng bị một đao của Bùi Lăng loại bỏ!

Lúc này Bùi Hồng Niên mới nhận ra, tộc đệ này của mình đã trở thành kẻ có thực lực không lường được trong vòng đấu loại ở Hòe m phong, được vinh dự trở thành thiên kiêu!

Cảm xúc trong lòng Bùi Hồng Niên lên xuống ngổn ngang, chỉ nghe Bùi Lăng nói ngắn gọn: "Là trong khoảng thời gian này."

Nói xong lời này, thấy Bùi Hồng Niên hơi ngơ ngác, Bùi Lăng không nhịn được cảm thấy nhàm chán.

"Trong nhà còn chưa biết chuyện của ngươi." Bùi Hồng Niên lấy lại bình tĩnh, nói, "Nếu cha ta biết ngươi đã vượt qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn, chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Bùi Lăng thản nhiên nói: "Ừm."

Trong lòng hắn không hề dao động, hắn không oán hận Bùi gia, dù sao nơi đó cũng đã nuôi lớn hắn. Nhưng nếu nói thấy biết ơn và muốn báo đáp, thì hoàn toàn không tồn tại.

Mọi người cứ nước sông không phạm nước giếng là được.

Hắn hoàn toàn không có chủ đề chung với tộc huynh này, lúc này thấy đối phương chỉ nói mấy chuyện nhàm chán, cảm thấy lãng phí thời gian, đang muốn lấy lý do đuổi đối phương về để đi tu luyện, Tiểu Từ lại tới bẩm báo: "Chủ nhân, lại có người tới chơi."

Bùi Lăng nhíu mày, gọi thủy kính ra xem, người đứng ở cổng là Tôn Ánh Lan.

Tôn Ánh Lan vẽ lông mày thoa son môi, trên mi tâm dán một cái hoa điền được chế tạo từ lông đuôi của một con chim tước dị chủng.

Loại hoa điền này có thể khúc xạ tia sáng, tản ra hương thơm kỳ lạ và màu sắc nghê hồng, tăng thêm vẻ đẹp cho nữ tu.

Nàng còn chải búi tóc Cửu Hoàn Vọng Tiên, trên đầu cắm trâm ngọc, trâm hoa phù dung khảm bảo thạch, vẻ ngoài tinh xảo quyến rũ, mặc một bộ váy màu xanh hoa văn tứ hợp như ý may mắn, để lộ ra da thịt trắng nõn ở trước ngực, trên chuỗi vòng ngọc có một viên hồng bảo thạch long lanh lớn khoảng ngón cái, màu sắc như máu, càng làm nổi bật da thịt trắng hơn tuyết, má đào tươi tắn.

Nàng còn ăn diện long trọng hơn lúc sáng đi xem Tiền Văn Sở tỷ thí, hiển nhiên đã cẩn thận trang điểm một lượt.

Bùi Lăng lại cau mày, phất tay để thủy kính tản đi, nói với Tiểu Từ: "Không biết, bảo nàng về đi."

"Bùi Lăng, đã trễ thế này rồi, hay là để Ánh Lan sư muội vào nói chuyện đi." Bùi Hồng Niên nghe vậy lại hơi không nỡ, khuyên nhủ, "Hơn nữa, có thể nàng tới tìm ta."

Bùi Lăng im lặng nhìn Bùi Hồng Niên, tên liếm cẩu này đã liếm sạch đầu óc của mình rồi sao?

Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn mở cấm chế, để Tiểu Từ dẫn Tôn Ánh Lan vào.

"Ánh Lan gặp qua Bùi sư huynh." Sau một lát, Tôn Ánh Lan đi vào chính đường, không buồn nhìn Bùi Hồng Niên lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt Bùi Lăng nhẹ nhàng thi lễ, dịu dàng nói.

Lúc này dáng vẻ của nàng rất dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng mềm mại đến mức có thể bóp ra nước.

Bùi Hồng Niên lại nhìn đến ngây người, đêm nay Ánh Lan sư muội thật đẹp!

Hơn nữa, hắn ta chưa từng thấy Tôn Ánh Lan dịu dàng như vậy!

Chương 258: Toàn quân bị diệt?

"Chuyện gì?" Bùi Lăng căn bản không để ý đến cách ăn mặc của Tôn Ánh Lan này, dứt khoát nhíu mày hỏi.

"Bùi sư huynh, ta đến nhận lỗi với ngươi..." Tôn Ánh Lan yêu kiều sợ hãi mở miệng, lúc này tâm trạng của nàng rất nặng nề.

Mấy tháng trước, Bùi Lăng vừa vào tông môn chỉ là Luyện Khí tầng bốn giống hệt Bùi Hồng Niên, nàng căn bản không để vào mắt.

Kết quả mới qua bao lâu, đã là Luyện Khí tầng chín, còn chém giết Điền Tòng Hoành ngay trước mặt mọi người!

Đây là thiên phú cỡ nào! Tài hoa cỡ nào! Tiền đồ cơ nào!

Mặc dù Tiền Văn Sở sư huynh cũng là Luyện Khí tầng chín, nhưng tính toán tuổi tác của đối phương, cũng đủ để làm gia gia của nàng rồi. Bàn về tiềm lực, hoàn toàn là sự khác biệt giữa ngày và đêm với Bùi Lăng!

Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao lúc trước Lý Thực kia lại tự đến, ép nàng đối phó Bùi Lăng.

Mới trôi qua mấy tháng, tu luyện từ Luyện Khí tầng bốn đến Luyện Khí tầng chín lại thần hoàn khí túc, không hề có vẻ căn cơ không ổn định, dù là nội môn mạch chủ cũng cảm thấy bị uy hiếp!

Với thực lực mà Bùi Lăng biểu hiện ra, việc Trúc Cơ không phải là vấn đề, thậm chí Địa Đạo Trúc Cơ cũng không phải nói chơi. Sau này may mắn, biết đâu còn có thể thành tựu Kết Đan!

Đáng chết!

Sao lúc trước mình lại nhìn sai rồi?

Sớm biết vậy, ngày đó không nên tập trung sự chú ý dạy dỗ Bùi Hồng Niên, mà phải dốc hết sức dụ dỗ Bùi Lăng này... Không! Thậm chí nàng không cần trở thành đạo lữ của đối phương, dù chỉ là một thiếp thất, sau này cũng có tiền đồ như gấm!

Hừ! Bùi Hồng Niên phế vật! Bùi gia phế!

Cả tộc Bùi gia Lộc Tuyền thành đều là óc heo, không, còn không bằng cả heo. Mặc dù nàng cũng xuất thân từ Tôn gia nhỏ bé ở thâm sơn cùng cốc, nhưng trong tộc mà có một thiên tài như Bùi Lăng, đừng nói là con cháu của vợ cả nhánh bên, dù là con riêng của chi bên xa xôi không có mặt mũi gì, cũng phải dốc hết tài lực cả gia tộc để bồi dưỡng.

Dù hài nhi của gia chủ không tu luyện, thậm chí gia chủ không tu luyện, cũng phải bớt ăn bớt mặc cam đoan có thể để một thiên tài thế này yên tâm trưởng thành!

Kết quả Bùi gia này lại hay lắm, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng một tên phế vật, thiên tài chân chính lại bị chèn ép khinh thường.

Nếu không phải Bùi gia này vụng về không chịu nổi, sao lúc trước nàng lại nhìn nhầm chứ?

"Bây giờ ta bận rộn nhiều việc, ngược lại tộc huynh ta đang rảnh rỗi." Bùi Lăng nghe hai câu, cảm giác không có ý nghĩa gì, nhất là Tôn Ánh Lan này liên tục tỏ ra quyến rũ liếc mắt nhìn hắn, hắn dứt khoát nói, "Nếu có việc gì, ngươi cứ việc nói với hắn."

Hai người này thật sự là một đôi do trời đất tạo nên, vẫn nên ở bên cạnh nhau thì hơn, tránh đi ra ngoài gây họa cho những người khác.

Tôn Ánh Lan nghe vậy trong lòng lo lắng, thật sự không muốn buông tha một cơ hội như thế, vội vàng nhìn Bùi Hồng Niên.

Bùi Hồng Niên đang muốn chịu đựng cõi lòng chua xót để nói đỡ cho nàng, Tiểu Từ lại đi lên bẩm báo: "Chủ nhân, lại có người tới chơi."

Hả?

Rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì thế?

Bùi Lăng nhíu mày, lại gọi thủy kính ra, thấy có bốn tên tu sĩ đang đứng ngoài động phủ, đều là Luyện Khí tầng chín.

Ba người trong số đó là tu sĩ thắng ba vòng được vào vòng trong của Hòe m phong, người đi đầu hơi quen mặt, lại là Phương Dã.

"Có biết mục đích bọn họ đến đây không?" Bùi Lăng trầm ngâm, hỏi Tiểu Từ.

Tiểu Từ nhún người, nói: "Bọn họ nói đến vì việc tuyển chọn của Nam Vực."

"Mời." Bùi Lăng đang định hai ngày tới phải đi hỏi thăm tin tức tuyển chọn một chút, nghe vậy lập tức nói.

Không lâu sau, Tiểu Từ dẫn bốn người đi vào trong, còn chưa vào chính đường, Phương Dã đã cười lớn: "Bùi sư đệ, chúc mừng chúc mừng!"

Sau khi đi vào, một đoàn người thấy Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan đều giật mình, hiển nhiên không ngờ có người đến chỗ Bùi Lăng trước.

Thế nhưng, sau khi thấy rõ tu vi hình dáng tướng mạo của hai người này, cũng không quan tâm lắm, chia ra chỗ ngồi chủ khách ngồi xuống trò chuyện với Bùi Lăng.

Sau khi ngồi xuống, Tiểu Từ lần lượt bưng trà rót nước, dùng linh tuyền pha linh trà, lại được bốn người kia khen ngợi một hồi, sau khi khách sáo nói mấy câu, cuối cùng đã nói vào chủ đề chính…

Phương Dã nói trước: "Bùi sư đệ, ta được ba vị sư huynh này nhờ vả đến làm người trung gian, về phần công việc cụ thể, các ngươi tự bàn bạc với nhau là được, ta cũng không dám xen vào."

Nói xong liền giới thiệu ba tên tu sĩ kia với Bùi Lăng, chính là Ất hai mươi bảy Thân Ung, Bính hai mươi mốt Tiền Văn Sở, Bính hai mươi sáu Ngô Thanh.

Bùi Lăng gật đầu hỏi: "Không biết ba vị sư huynh có gì chỉ giáo?"

"Bùi sư đệ, là thế này." Có vẻ Tiền Văn Sở là người dẫn đầu trong ba người, lúc này hắn ta cao giọng nói, "Chúng ta vừa thăm dò được, trong trận tuyển chọn Nam Vực vào ba ngày sau, một vị nội môn sư huynh đã đặt Hòe m phong toàn quân bị diệt ngay từ cửa thứ nhất. Ba người chúng ta đều đồng ý lúc đó sẽ trực tiếp rời khỏi, nếu sư đệ cũng gật đầu, sau khi chuyện thành công, mỗi người được chia một vạn linh thạch hạ phẩm!"

Toàn quân bị diệt?

Bùi Lăng nhíu mày, trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, mục tiêu của hắn là lấy được hạng nhất!

Chương 259: Tự định chung thân… (1)

Đây là nhiệm vụ do Hiểu Nghê sắp xếp, cũng liên quan đến tiền đồ tương lai của hắn, hắn nhất định phải vượt qua vòng tuyển chọn tiếp theo!

Hơn nữa, bây giờ hắn còn thiếu một vạn linh thạch này sao?

"Các ngươi bảo muốn nói về việc tuyển chọn Nam Vực, là để nói chuyện này sao?" Bùi Lăng lạnh lùng hỏi, hắn còn tưởng bốn người này nói mấy việc có liên quan đến phần tuyển chọn Nam Vực, hóa ra đến khuyên hắn thi đấu giả!

Lúc nói lời này, hắn đã chuẩn bị sẵn sẽ trở mặt với ba người này, thậm chí cả bốn người.

Ai biết ba người Tiền Văn Sở nhìn nhau, lại không tức giận, sau khi nhìn nhau còn ôn hòa đề nghị: "Đúng là thực lực của Bùi sư đệ mạnh hơn chúng ta một chút. Vậy đi, ba người chúng ta chia ít hơn, Bùi sư đệ cầm 15000 linh thạch hạ phẩm thì thế nào?"

Trong lòng Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan chấn động, từ lúc thấy bốn người này đi vào, bọn họ đã mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nín thở tập trung không dám lỗ mãng chút nào.

Dù sao lấy tu vi và thân phận hiện tại của bọn họ, căn bản không tư cách nói chuyện với bất kỳ ai trong bốn người này. Bây giờ bọn họ lại cùng nhau đến thăm hỏi Bùi Lăng, nhìn từ lời nói cử chỉ, hiển nhiên đã coi Bùi Lăng thành người ngồi ngang hàng với bọn họ, không, còn có thân phận cao hơn bọn họ!

Nhất là Tiền Văn Sở, đây là đối tượng mà mấy ngày nay Tôn Ánh Lan tốn hết công sức để dụ dỗ, lúc không có ai hắn ta cũng khá lịch sự với Tôn Ánh Lan. Kết quả bây giờ lại không hề biết nàng, tập trung hết cả tâm tư vào việc thuyết phục Bùi Lăng.

Đây chính là lợi ích do thực lực mang tới sao?

Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám thở mạnh, trong lòng đều yên lặng suy nghĩ, chẳng trách Bùi Lăng mới nhập môn được mấy ngày lại có thể ở trong một động phủ rộng lớn tinh tế như thế!

Hắn không cần làm gì hết, đã có người chủ động đưa linh thạch đến tận cửa!

"Nếu mấy vị đến đây vì nói chuyện này, vậy mời trở về cho." Ngay lúc bọn họ đang hoảng sợ vì Bùi Lăng có thu nhập 15000 linh thạch trong một ngày, khuôn mặt Bùi Lăng đã trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói, "Mục tiêu lần này của ta không chỉ có tuyển chọn Nam Vực! Đừng nói một vạn linh thạch, một trăm vạn linh thạch cũng không được!"

Nghe vậy, Bùi Hồng Niên há to miệng, Tôn Ánh Lan cũng muốn nói lại thôi, cả hai người đều vô thức muốn khuyên Bùi Lăng, nhưng lời đã đến khóe miệng, lại bị bầu không khí lạnh lẽo trong động phủ dọa đến cứng đờ, không dám lên tiếng!

"Bùi sư đệ, thời gian ngươi nhập môn còn ngắn, có lẽ không biết người lần này tìm chúng ta là Cố sư huynh, một trong những mạch chủ của trung ngũ mạch nội môn." Nghe vậy, trong mắt ba người Tiền Văn Sở đều thoáng hiện ra vẻ không vui, Thân Ung không mềm không cứng nói, "Dù sư đệ ngươi có thực lực hơn người ở Hòe m phong, nếu đắc tội Cố sư huynh, ha ha..."

Ngô Thanh trầm giọng nói: "Hòe m phong ta suy yếu đã lâu, không chỉ trong Nam Vực, ba trăm năm qua vẫn đứng hạng chót trong tất cả các ngọn núi ở ngoại môn. Bùi sư đệ trẻ tuổi nóng tính, không cam tâm muốn trèo lên trên, chúng ta cũng có thể hiểu được. Dù sao, lúc trước chúng ta cũng là như thế! Nhưng thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi còn muốn có thành tựu, vậy càng không thể đắc tội Cố sư huynh!"

"Không sai." Tiền Văn Sở từ tốn nói, "Thi Đấu Ngoại Môn mấy năm gần đây, Hòe m phong luôn là toàn quân bị diệt, chúng ta đã đồng ý với Cố sư huynh, chỉ một mình Bùi sư đệ không phối hợp, đến lúc đó cũng là một cây chẳng chống vững nhà! Sao không lấy đại cục làm trọng, còn có thể nhân cơ hội kiếm bộn?"

"Sư đệ nhập tông chưa lâu, tuổi tác còn nhỏ." Ngô Thanh lại khuyên, "Bỏ lỡ lần Thi Đấu Ngoại Môn này, còn có lần nữa, cần gì phải cứng đầu chứ? Chắc sư đệ cũng hiểu rõ môn quy Thánh tông. Một khi chọc giận Cố sư huynh, chỉ sợ sư đệ sẽ hối hận suốt đời!"

Bầu không khí trong động phủ như đang đông đặc lại.

Bùi Hồng Niên căng thẳng lau mồ hôi lạnh, Tôn Ánh Lan cũng không còn tâm trạng lả lơi đưa tình, trốn ở sau lưng hắn ta, cũng không dám thở mạnh.

"Bùi Lăng này thật sự không biết điều..." Tôn Ánh Lan thầm nghĩ trong lòng, "15000 linh thạch không phải là số lượng nhỏ! Hơn nữa, ba vị sư huynh này nói không sai, bọn họ đã đồng ý rồi, dù Bùi Lăng không cam tâm, chẳng lẽ còn có thể một mình ngăn cơn sóng dữ?"

"Quả nhiên Bùi Lăng này tuổi tác không lớn lắm, xuất thân lại thấp, mặc dù có thiên phú, nhưng lại không biết cách làm người."

"Bây giờ cậy mạnh cũng chỉ thấy thoải mái nhất thời, sau đó phải giải quyết thế nào?"

"Đáng chết, đúng lúc ta đang ở đây, đợi lát nữa không ảnh hưởng đến ta chứ?"

Trong lòng nàng cực kỳ lo lắng, không nhịn được lặng lẽ nhìn Bùi Lăng.

Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ba người trước mặt có hành động gì, hắn lập tức ra tay, trước tiên chém một dao giết người ngồi gần nhất, lại để Tiểu Từ ngăn cản một người, cũng có thể dốc hết sức nhanh chóng giải quyết người thứ hai... Nếu Phương Dã dám không biết điều, vậy giết cả Phương Dã luôn một thể!

Một khi ra tay sẽ không nương tay!

Dù sao với tài lực hiện tại của hắn, hoàn toàn chịu được số tiền phạt khi giết mấy đồng môn.

Chương 260: Tự định chung thân… (2)

Nói tóm lại thà giết lầm chứ không buông tha, mình tuyệt đối không thể có việc gì.

Đang nghĩ như vậy, Tiểu Từ lại đi lên bẩm báo: "Chủ nhân, lại có người đến!"

Bốn người Phương Dã nghe vậy cũng ngẩn ngơ, Bùi Lăng trầm ngâm bấm niệm pháp quyết gọi thủy kính ra, vừa thấy rõ người đứng ở cổng, da mặt đã co rúm lại.

Người đứng ở cửa lại là Kim Tố Miên và Lỗ Lục Tường!

"... Đi mời." Sau khi suy nghĩ, Bùi Lăng vội ho một tiếng, phân phó.

Ngay sau đó, Tiểu Từ dẫn hai nữ tử đi vào.

Vốn bốn người Phương Dã không coi ra gì, sau khi nhìn thấy Kim Tố Miên, vẻ mặt chấn động, thậm chí vô thức ngồi thẳng người.

Bùi Hồng Niên thì lập tức trợn to hai mắt nhìn, hai vị sư tỷ này thật đẹp!

Thậm chí còn đẹp hơn cả Tôn Ánh Lan!

Nhất là mặt khí chất, Kim Tố Miên như U Lan trong cốc, phóng khoáng tự nhiên; Lỗ Lục Tường như Tường Vi có gai, xinh đẹp quyến rũ.

Nếu chỉ bàn về vẻ ngoài, dù Tôn Ánh Lan khá xuất sắc nhưng so sánh với hai vị sư tỷ này, lập tức thua chị kém em, có vẻ lu mờ ảm đạm.

Đầu tiên nàng thấy hơi sợ hãi, đột nhiên nảy sinh ra suy nghĩ tự ti mặc cảm.

Hai nữ tu này có tu vi cao, nhìn từ thần thái khí chất, hiển nhiên luôn sống trong hoàn cảnh sung túc, loại nữ tu luôn vô cùng cẩn thận đong đưa với rất nhiều tu sĩ tầng dưới chót như nàng không thể so sánh nổi.

"Lý Thực tuyệt đối không dám đối xử với hai vị sư tỷ này giống như ta..." Tôn Ánh Lan dùng sức cắn môi dưới, nhưng điều này chỉ có thể tự trách mình thấp hèn sao?

Còn không phải số mệnh mình không tốt, xuất thân quá thấp, thiên phú quá kém?

Nếu nàng xuất thân từ gia tộc ít nhất có tu sĩ Trúc Cơ kỳ như Kim Tố Miên, lại có thiên phú luyện đan, chẳng lẽ nàng lại muốn tốn thời gian với Bùi Hồng Niên sao?!

"Bùi Lăng!" Kim Tố Miên nổi giận đùng đùng, nhanh chân bước vào chính đường, mặc dù thấy một đám người đang ở đây, nhưng bây giờ nàng đang nổi nóng, cũng không thèm để ý, lập tức khẽ quát một tiếng, "Trả lại minh bài cho ta!"

Bùi Lăng lập tức lấy minh bài của nàng ra đưa tới, lại giải thích; "Kim sư tỷ, thật ra ngày ấy..."

"Không cần nhiều lời!" Kim Tố Miên cầm minh bài của mình, lạnh như băng nói, "Ngươi đã vượt qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn chưa?"

"Qua rồi..."

"Vậy thì tốt." Kim Tố Miên cười lạnh, "Ta chờ ngươi ở vòng tuyển chọn Nam Vực!"

Nói xong vung tay áo bỏ đi, nhưng vừa quay người đã bị Lỗ Lục Tường giữ chặt: "Kim sư muội, chờ chút!"

Nàng nói xong nhìn về phía Bùi Lăng, "Đan phương Trúc Cơ Đan đâu? Mặc dù ngươi và Kim sư muội còn chưa chính thức kết thành đạo lữ, nhưng lần trước đã nói trước đưa đan phương Trúc Cơ Đan..."

"Lỗ sư tỷ!!!" Kim Tố Miên như muốn nôn ra máu, xù lông nói, "Ta và hắn..."

Bùi Lăng thấy thế, không khỏi tê cả da đầu, nhanh chóng lấy đan phương Trúc Cơ Đan ra: "Đan phương ở đây..."

"!" Chỉ mấy câu nói, sáu người đứng ngoài quan sát đều sợ ngây người!

Cái gì gọi là còn chưa chính thức kết thành đạo lữ?

Chẳng lẽ nữ đan sư thiên tài của Nhược Tú phong lại đã tư định chung thân với Bùi Lăng?!

Nhược Tú phong Kim Tố Miên là một trong những tu sĩ nổi tiếng nhất ngoại môn. Bởi vì có thân phận thiên tài luyện đan sư, thậm chí còn vượt xa rất nhiều đồng môn có thực lực cao hơn nàng.

Bởi vì lấy thiên phú của bản thân, có một vị đường tỷ là nội môn mạch chủ, lại thêm vẻ ngoài của Kim Tố Miên cũng không tầm thường, so với một đám nữ tu tự cao tự đại vì xuất thân, nàng cũng được coi là người khá dễ nói chuyện... Có người hiểu chuyện đã thầm lập ra bảng danh sách những nữ tu muốn kết thành đạo lữ nhất ở ngoại môn, Kim Tố Miên lại đứng đầu bảng.

Coi như là tình nhân trong mộng của toàn bộ nam tu ngoại môn.

Loại nam tu tầng dưới chót như Bùi Hồng Niên còn có thể quỳ liếm Tôn Ánh Lan, dù nghĩ cũng không dám nghĩ đến Kim Tố Miên!

Trong lòng Tôn Ánh Lan lại rất hỗn loạn, từ lúc nàng tiến vào tông môn đã rất nóng vội muốn tìm một nam tu thể làm chỗ dựa, kết làm đạo lữ cũng tốt, làm tiểu thiếp cũng được, tóm lại là tìm chỗ dựa.

Nhưng chỗ dựa trong mắt nàng cũng chỉ có cấp bậc như Tiền Văn Sở kia thôi.

Nhưng vị Kim Tố Miên Kim sư tỷ này, không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến Thiệu Ninh Trực đã vây quanh nàng nhiều năm, tu vi Luyện Khí tầng tám, trong nhà có tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tọa trấn, bàn về xuất thân bàn về thực lực bàn về tiền đồ, đều mạnh hơn Tiền Văn Sở không biết bao nhiêu lần!

Lại không ngờ, Kim Tố Miên đã ước hẹn cả đời với Bùi Lăng!

Vậy đêm nay nàng cố ý trang điểm đến đây... Chẳng phải là chuyện cười lớn sao?

Trong chớp mắt này, Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan đều cảm thấy trong miệng đắng chát, nhìn chằm chằm Bùi Lăng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt.

Vào lúc này, sắc mặt Thân Ung và Ngô Thanh tái xanh, bình tĩnh trao đổi ánh mắt với Tiền Văn Sở, trong mắt đều hiện ra vẻ muốn rút lui.

"Tiền sư huynh." Ngô Thanh lập tức truyền âm nói, "Đêm nay chúng ta đến đây hơi thiếu cân nhắc, bây giờ Kim sư muội đã đến, hay là đi trước một bước?"

"Không sai." Thân Ung lập tức tiếp lời truyền âm nói, "Không ngờ Bùi Lăng này lại thân thiết với Kim sư muội như thế, bảo sao lúc chúng ta ra giá hắn lại không để vào mắt. Một vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ với chúng ta, nhưng với Kim sư muội, chỉ sợ lật tay là có thể lấy ra... Tiếp tục bàn bạc thêm nữa, chỉ sợ là tự rước lấy nhục."

Chương 261: Liên tục có khách không mời mà đến

Sắc mặt Tiền Văn Sở âm trầm, âm thầm ảo não không dò la gì đã tùy tiện đến tìm Bùi Lăng bàn bạc, đang định mở miệng, ai biết Tiểu Từ lại đi lên bẩm báo: "Chủ nhân, ngoài cửa lại có người đến cầu kiến."

Lại có người tới?

Đêm nay có chuyện gì vậy?

Cứ từng người nối đuôi đến đây thế này?

Bùi Lăng cau mày, triệu hoán thủy kính ra nhìn, phát hiện là một tu sĩ trung niên không quen biết, liền để Tiểu Từ: "Đi hỏi người đến là ai, có chuyện gì."

Tiểu Từ rời đi, nhanh chóng trở lại bẩm báo: "Chủ nhân, người tới nói là phụng mệnh Lý Bình trưởng lão, đến tặng lễ cho chủ nhân."

"Lý Bình! Không ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy!" Bùi Lăng lập tức cảnh giác, hơi suy nghĩ, lập tức cười ha ha, vỗ tay nói: "Mời chư vị ở lại thêm chút nữa, người ngoài cửa là người của Lý Bình trưởng lão, hắn mang theo một phần đại lễ hiếm thấy đến đây, còn xin mọi người cùng chơi đùa thưởng thức với ta!"

Đám người Tiền Văn Sở đang định cáo từ, nghe thấy tên Lý Bình trưởng lão, trong lòng khẽ dao động, lời đã đến khóe miệng lập tức nuốt xuống.

Chỉ là Kim Tố Miên thu hồi minh bài của mình và đan phương Trúc Cơ Đan xong, liền mất kiên nhẫn không muốn ở lại thêm nữa, đang muốn rời đi.

Thấy thế, Bùi Lăng tiện tay lấy ra một viên đan dược cực phẩm từ trong túi trữ vật, cầm ở trong tay, bình thản nói: "Nếu Kim sư tỷ chịu dừng bước, ta có thể cho ngươi mượn viên đan dược này nghiên cứu mấy ngày..."

Còn chưa nói hết câu, hắn đã thấy rõ viên đan dược kia, khóe miệng hơi co lại.

Kim Tố Miên nghe vậy tùy ý liếc mắt, vốn còn không quan tâm lắm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn!

Chủng Ngọc Đan cực phẩm!

Lúc trước nàng lấy được một viên Thối Cốt Đan thượng phẩm của Bùi Lăng ở Bách Bảo lâu, mang về động phủ nghiên cứu nhiều ngày, tốn gần một ngàn lô vật liệu mới luyện chế ra một viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm, lúc này đã được Kim Tố Đài gọi là phượng hoàng Kim gia, vì vậy cũng biết rõ muốn luyện chế Chủng Ngọc Đan thành thượng phẩm khó khăn đến thế nào.

Mà bây giờ, trong tay Bùi Lăng lại có một viên Chủng Ngọc Đan cực phẩm?

Rốt cuộc đại sư luyện đan đứng sau lưng hắn có lai lịch thế nào?!

Không, Bùi Lăng không có tư cách này, chắc chắn là Lệ chân truyền!

Lẽ nào lại như vậy!

Vì sao tên tiểu nhân hèn hạ Bùi Lăng này có thể được Lệ chân truyền coi trọng như vậy?

Đây là đãi ngộ mà năm đó Trịnh Kinh Sơn cũng không có!

"..." Lồng ngực Kim Tố Miên lên xuống chập trùng, nghiến răng nghiến lợi lườm Bùi Lăng, một lát sau nàng đè nén lửa giận tràn ngập trong lòng, đi đến bên cạnh ngồi xuống.

Chỉ ngồi một lát, xem hết lễ vật của Lý Bình trưởng lão mà thôi, so sánh với viên Chủng Ngọc Đan cực phẩm có thể gặp nhưng không thể cầu này, việc này cũng không có gì!

Thấy thế, Lỗ Lục Tường cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan nhìn không hiểu ra sao, tu vi của hai người bọn họ quá thấp, cấp độ cũng không đủ, thậm chí căn bản không nhận ra Chủng Ngọc Đan, lúc này chỉ có thể lén lút đánh giá vẻ mặt người khác muốn tìm ra đáp án. Đã thấy sắc mặt bốn người Phương Dã kỳ quái, ánh mắt mỗi người đều dính chặt trên viên đan dược mà Bùi Lăng lấy ra.

Nhìn tình hình này, nếu không phải sợ thực lực của Bùi Lăng, chỉ sợ đã hận không thể ra tay cướp đoạt.

Thấy mọi người đều ngồi xuống không hề có ý rời đi, Bùi Lăng hơi híp mắt lại, hắn giết tôn tử ruột thịt của Lý Bình, Lý Bình không chỉ không tìm tới cửa tàn sát, ngược lại sai người tặng lễ cho hắn? Nghĩ cũng biết lễ vật này chắc chắn có vấn đề!

Nhân lúc tối nay có nhiều người tới như vậy, hắn muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống nước, để mọi người cùng gặp tai họa, khiến thế lực sau lưng những người đối phó Lý Bình!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng vừa dặn dò Tiểu Từ dẫn người vào, vừa truyền âm căn dặn: "Đợi lát nữa mở lễ vật ra, có gì không đúng lập tức trốn ra sau lưng Kim Tố Miên."

Đối với hắn bây giờ, oan hồn Luyện Khí tầng chín là một tài sản khá lớn, phải bảo vệ thật tốt.

Một lát sau, tu sĩ trung niên kia được đưa vào, thái độ rất khiêm tốn, sau khi thấy đám người Kim Tố Miên, thái độ càng khiêm tốn hơn, đầu tiên chúc mừng Bùi Lăng vừa thắng ba vòng một lượt, lại khen ngợi về tương lai của hắn.

Cuối cùng mới lên tiếng: "Lý Bình trưởng lão có hai phần lễ vật, còn xin Bùi Lăng công tử kiểm tra và nhận."

Bùi Lăng nhìn tu sĩ trung niên này lấy ra hai cái rương, đã chuẩn bị sẵn sẽ dùng Huyết Quỷ độn pháp tránh né nguy hiểm bất cứ lúc nào, lại bình tĩnh nhìn đám người Kim Tố Miên, rồi mới lên tiếng: "Mở ra đi."

Tu sĩ trung niên kia nghe lời mở cái hòm đầu tiên ra, thấy bên trong là một đầu người vừa cắt xuống!

Đệ tử trong Thánh tông, dù là nữ tu cũng không hoảng sợ vì thấy đầu người.

Nhưng sau khi nhìn rõ vẻ mặt của đầu người này, Phương Dã, Tôn Ánh Lan và đám đệ tử Hòe m phong đều kêu lên: "Đào phu nhân!"

Thấy Bùi Lăng không hiểu, Phương Dã kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, giải thích ngắn gọn: "Đây là ái thiếp của Lý Bình trưởng lão... Tổ mẫu ruột thịt của Lý Tư Quảng."

Bùi Lăng khẽ giật mình, tổ mẫu ruột thịt của Lý Tư Quảng? Đây là có chuyện gì?

Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tu sĩ trung niên kia đã mở ra chiếc hòm thứ hai.

Chương 262: Tỷ thí luyện đan! (1)

Trong cái hòm này lại xếp gọn gàng mười vạn viên linh thạch hạ phẩm, còn có một cái đoản tiên.

Trên đoản tiên có hai hàng chữ viết rồng bay phượng múa: "Hiền chất Bùi Lăng kính khải: Lão phu trị gia không nghiêm đã đắc tội nhiều, đặc biệt chuẩn bị chút quà mọn coi như đền bù. Lão phu Lý Bình bái thượng."

Chữ không lớn nhưng tu sĩ có mặt chỉ liếc qua là thấy ngay.

Bùi Lăng còn chưa kịp nói chuyện, tu sĩ trung niên kia đã rất cung kính nói: "Lý Bình trưởng lão say mê tu luyện, bế quan nhiều năm, vì việc Thi Đấu Ngoại Môn mới xuất quan gần đây, sau khi biết được hành động của Tư Quảng công tử đã rất tức giận! Cũng may Tư Quảng công tử đã chết trong tay Bùi Lăng công tử, đã vậy, trưởng lão có ý là, cứ để chuyện này trôi qua như thế, mong Bùi Lăng công tử bỏ qua mâu thuẫn lúc trước, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa... Không biết Bùi Lăng công tử nghĩ như thế nào?"

Việc này đến quá đột ngột, Bùi Lăng đang cau mày suy tư, vẻ mặt Tôn Ánh Lan đã sợ hãi đến trắng bệch.

Lúc này nàng đã không có suy nghĩ giả vờ yếu đuối nữa, là thật sự sợ hãi.

Nếu không phải hôm nay thấy cảnh này, nàng căn bản không biết Bùi Lăng lại dám giết cả Lý Tư Quảng!

Đào phu nhân – tổ mẫu ruột thịt của Lý Tư Quảng chỉ là thiếp thất, nhưng vì lúc còn trẻ vô cùng xinh đẹp, biết dỗ dành Lý Bình vui vẻ, nên Lý Tư Quảng cũng là người được Lý Bình coi trọng nhất trong rất nhiều tử tôn. Vì vậy Lý Tư Quảng luôn rất kiêu ngạo ở Hòe m phong, không ai có thể lọt vào mắt hắn ta.

Tuy dưới váy Tôn Ánh Lan có rất nhiều liếm cẩu, lại không dám trêu chọc đối phương.

Ai ngờ, Bùi Lăng giết Lý Tư Quảng, chẳng những vẫn bình an không có việc gì, vị tổ phụ luôn là chỗ dựa của đối phương còn tặng lễ cho hắn?

Thật sự nhìn không ra, mặt ngoài Bùi Lăng này là một người vô hại, sau lưng lại bá đạo hung tàn như thế!

Loại người này còn đáng sợ hơn cả Lý Thực buồn vui thất thường.

Tôn Ánh Lan không cảm thấy mình có thể chơi đùa đối phương.

Nàng hoàn toàn không còn suy nghĩ bám víu nữa, chỉ hận không thể lập tức trốn thật xa, đời này cũng không có quan hệ gì với Bùi Lăng!

Cùng lúc đó, sắc mặt bốn người Phương Dã đã tái xanh!

Trong lòng Phương Dã đã mắng chửi ba người Tiền Văn Sở xối xả.

Vốn hắn ta và Bùi Lăng không oán không thù, thậm chí lúc sáng còn hợp tác một lần, vốn bốn bỏ năm lên cũng coi như kết một phần thiện duyên. Ai biết đám người Tiền Văn Sở phế vật thì thôi đi, nhất định phải lôi kéo Bùi Lăng thi đấu giả. Hiện tại hay lắm, Bùi Lăng lập tức từ chối, ba người này lại còn không hết hy vọng, dám mở miệng uy hiếp!

Bây giờ Bùi Lăng ép bọn họ ở lại quan sát phần lễ vật này, rõ ràng đang rung cây dọa khỉ!

Không ngờ vị Bùi sư đệ này tuổi còn trẻ, thủ đoạn đã tàn khốc như thế.

Nhớ vừa rồi ba người vừa đấm vừa xoa uy hiếp dụ lợi, bốn người như ngồi bàn chông.

Ngay cả Lý Bình trưởng lão cũng chỉ có thể chịu thua đối phương, tôn tử ruột thịt bị giết còn phải chủ động nhận sai, tiện tay đã có thể lấy ra Chủng Ngọc Đan cực phẩm...

Chắc chắn sau lưng đối phương có chỗ dựa rất mạnh, không phải người mà mấy tên Luyện Khí tầng chín bọn họ có thể trêu chọc!

Nghĩ đến đây, Phương Dã mở miệng trước tiên: "Bùi sư đệ, đêm nay ta chỉ bị đám người Tiền Văn Sở năn nỉ, mới dẫn bọn họ đến đây. Việc bọn họ nói ra không liên quan gì đến ta. Sở dĩ ta đến đây, cũng vì chúc mừng Bùi sư đệ."

Nói xong lấy ra hơn một vạn viên linh thạch hạ phẩm, cố nén đau lòng nói, "Đây chỉ là chút quà mọn!"

Mẹ nó, đi nhầm một bước, thua đầy cả bàn.

Khó khăn lắm mới thắng một ván, cộng thêm Bùi Lăng này cho năm ngàn linh thạch hạ phẩm, còn tưởng đã phát tài, ai biết vì ba tên khốn Tiền Văn Sở này, bây giờ không thể không lấy ra một nửa làm tiền mua mạng!

Thấy thế, vẻ mặt đám người Tiền Văn Sở, Thân Ung, Ngô Thanh lập tức trở nên khó coi hơn, Phương Dã này sợ phiền phức, lại trực tiếp bán đứng bọn họ!

Thế nhưng, bây giờ không phải lúc so đo việc này, lúc trước Bùi Lăng dám giết Lý Tư Quảng tôn tử ruột thịt của Lý Bình, hiện tại cũng dám giết bọn họ! Tuy bây giờ bọn họ là ba người Luyện Khí tầng chín liên thủ, không sợ đối phương chút nào, nhưng chỗ dựa sau lưng đối phương thì sao? Ngay cả Lý Bình đã Kết Đan kỳ cũng phải cúi đầu, đám Luyện Khí tầng chín bọn họ là cái thá gì chứ?

"Bùi sư đệ, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, đây là một phần San Hô chi, mong sư đệ đừng để bụng việc vừa rồi." Sắc mặt Tiền Văn Sở cứng ngắc lấy ra một hộp gỗ dán phù lục.

"Bùi sư đệ, thật ra chúng ta cũng bị ép, vừa rồi không phải muốn làm sư đệ khó xử thật." Thân Ung vội vàng đưa lên một xấp phù lục, "Mọi người cùng ở Hòe m phong, mong rằng sư đệ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân."

Sau cùng Ngô Thanh càng trực tiếp hơn, không nói lời nhảm nhí, trực tiếp đưa ra một phần Phỉ Vân quả, cộng thêm hai ngàn linh thạch.

Ma môn mạnh được yếu thua, vừa nãy bọn họ đánh giá thấp Bùi Lăng, cho nên mới ép buộc đối phương, bây giờ phát hiện thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng, tất nhiên phải dàn xếp ổn thỏa, dùng tiền tiêu tai cũng là đạo lý sinh tồn ở Thánh tông sinh tồn.

Chương 263: Tỷ thí luyện đan! (2)

Về phần lời dặn dò của Cố sư huynh? Ha ha! Một mình Bùi Lăng không phối hợp, liên quan gì đến bọn họ?

Thấy thái độ bốn người với mình đột nhiên chuyển biến, từng người tặng lễ, đầu tiên Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, phân phó Tiểu Từ: "Đều nhận hết đi!"

Chờ sau khi Tiểu Từ nhận tất cả lễ vật, Bùi Lăng thấy ánh mắt bốn người Phương Dã nhìn mình trở nên vô cùng cẩn thận, trong lòng khẽ gật đầu, quả nhiên ở trong Ma môn này, thực lực mới là tất cả!

Thấy cảnh này, sắc mặt Kim Tố Miên thay đổi: Cái này, đây là lý do mà Bùi Lăng đặc biệt giữ mình ở lại?!

Không nghe theo đối phương sẽ có kết cục này???

Lý Bình là ngoại môn trưởng lão, tu vi cũng ở Kết Đan kỳ, bàn về thực lực bàn về địa vị, cũng có một chỗ đứng trong toàn bộ ngoại môn.

Tôn tử của ái thiếp chết trong tay Bùi Lăng, không những không dám trả thù, ngược lại còn phải chủ động cắt đầu ái thiếp, lại đưa lên mười vạn linh thạch hạ phẩm, chỉ vì cầu được dàn xếp ổn thỏa... Với hàng ngũ Phương Dã, bàn về tuổi tác bàn về tư lịch bàn về tu vi, có ai không mạnh bằng Bùi Lăng?

Kết quả bây giờ từng người khúm núm, táng gia bại sản cầu Bùi Lăng giơ cao đánh khẽ...

Bùi Lăng này lại hung hăng ngang ngược như thế!

Ỷ vào có Lệ chân truyền làm chỗ dựa, mới Luyện Khí kỳ đã dám uy hiếp trưởng lão Kết Đan kỳ, đe dọa đồng môn sư huynh, nàng đã nói sao vừa nãy kẻ này lại lấy ra Chủng Ngọc Đan cực phẩm muốn giữ nàng ở lại, hóa ra là muốn mượn tình cảnh hiện tại uyển chuyển ám chỉ nàng đi vào khuôn khổ, đúng là nực cười!!!

"Bùi Lăng! Tên súc sinh này, ta liều mạng với ngươi!" Kim Tố Miên tức giận mở miệng, kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục, nàng không chịu được sự sỉ nhục này, không thể đợi đến Thi Đấu Ngoại Môn nữa, nàng phải lập tức một trận tử chiến với Bùi Lăng!

Nhìn vẻ mặt hận không thể đồng quy vu tận với mình của Kim Tố Miên, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, hắn cũng không biết bên Lý Bình đang làm cái gì, tôn tử ruột thịt bị giết, không tìm hắn báo thù thì thôi đi, còn tặng lễ cho hắn?

Thế nhưng, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, thoạt nhìn khí tức của Kim Tố Miên vô cùng cường thịnh, tu vi đã đạt tới Luyện Khí tầng chín, bây giờ đang tức giận, chỉ khí tức đã ép Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan sắc mặt trắng bệch, nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ vì đối phương vừa đột phá, vẫn không thể tự nhiên thu liễm khí tức bản thân, nếu ra tay thật hắn cũng không sợ.

Chỉ là, khác với bốn người Phương Dã, gia tộc sau lưng Kim Tố Miên không nhỏ, bản thân nàng lại vì tư chất luyện đan, được nội môn trưởng lão nhìn trúng, bây giờ trong này có nhiều người như vậy, nếu hắn thật sự đả thương đối phương trước mặt mọi người, chỉ sợ sẽ gây ra rắc rối rất lớn...

"Kim sư tỷ, đây là một hiểu lầm..." Bùi Lăng trầm giọng nói.

"Hiểu lầm?" Kim Tố Miên giận quá hóa cười, "Có phải hiểu lầm hay không, trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng! Rút đao đi!"

Thấy Kim Tố Miên không cho mình cơ hội giải thích, Bùi Lăng nhướn mày, sau khi nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên mở miệng: "Kim sư tỷ, lôi đài sinh tử chỉ là cách mà tu sĩ tầm thường dùng để giải quyết ân oán, ngươi và ta đều có tâm đắc trên đạo luyện đan, không bằng chúng ta thi đấu luyện đan một trận, kẻ thua mặc cho đối phương xử phạt thì như thế nào?"

"Ngươi cũng biết luyện đan?" Kim Tố Miên không nhịn được cười lạnh thành tiếng, không phải nàng xem thường Bùi Lăng, nhưng dựa vào việc đối phương bán đan dược thượng phẩm cho Bách Bảo lâu trước đó, nàng đã kết luận người này dốt đặc cắn mai với đan đạo, mới có thể làm ra hành động phung phí của trời kia.

Nếu Bùi Lăng là luyện đan sư chân chính, sao có thể để đan dược thượng phẩm do mình vất vả luyện chế bị bán đổ bán tháo như thế?

"Đương nhiên." Bùi Lăng cũng không nói nhiều, lấy ra đan lô mà mình cầm ở chỗ Trịnh Kinh Sơn, khích tướng, "Nếu sư tỷ không dám, vậy mời trở về đi."

Kim Tố Miên liếc mắt nhìn đan lô cực kì bình thường, chỉ mạnh hơn đan lô do đan phòng Đinh cấp phân phối một chút, cười lạnh thành tiếng: "Ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi!"

Thấy Bùi Lăng muốn so luyện đan với Kim Tố Miên, bốn người Phương Dã đều khẽ giật mình, lập tức cười lạnh trong lòng, bắt đầu xem trò hay.

"Ta chưa từng gặp ngoại môn đệ tử nào có thể phân cao thấp với Kim sư muội trên mặt luyện đan! Thoạt nhìn Bùi sư đệ này có lai lịch, không ngờ lại không có đầu óc như thế!"

"Không sai! Hắn có thể một đao chém Điền Tòng Hoành, nếu trực tiếp đấu pháp với Kim sư muội, dù trên người Kim sư muội có rất nhiều át chủ bài mà gia tộc cho, cũng chưa chắc có thể thắng hắn, nhưng so luyện đan căn bản là tự tìm đường chết!"

"Ha ha! Đây là kết cục khi làm người ngông cuồng! Vừa rồi Lý Bình trưởng lão đưa lễ vật tới, đã khiến đầu óc hắn choáng váng rồi!"

"Sau khi Kim sư muội thắng, chúng ta xem có thể lấy lại số đồ vật vừa đưa ra ngoài hay không..."

Bốn người truyền âm thảo luận xong, nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau cùng đợi trò hay tiếp theo.

Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan đã bị động tác nhanh nhẹn này dọa ngạc nhiên đến ngây người, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải.

Chương 264: Hệ thống đang giải trừ chiếm dụng cho ngài

Lỗ Lục Tường thì tỏ vẻ ngạc nhiên, đang muốn mở miệng giảng hòa, suy nghĩ một chút lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười sâu xa, nuốt xuống lời thuyết phục đã đến bên môi.

"Vậy chúng ta luyện Bồi Nguyên Đan." Bùi Lăng không để ý vẻ mặt khác biệt của đám người, nói.

Kim Tố Miên cười lạnh: "Tốt!"

Đã đánh cược giao hẹn sẵn, nàng lấy lò luyện đan của mình từ trong túi trữ vật.

Thân là luyện đan sư thiên tài nổi tiếng ngoại môn, xuất thân từ gia tộc mà Bùi gia còn lâu mới so sánh được, tất nhiên đan lô của Kim Tố Miên vô cùng tinh tế.

Đan lô này tên là Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m đan lô, tạo hình như trăm ngàn khuôn mặt hợp lại mà thành, những khuôn mặt này giống người mà không phải người, như ma mà không phải ma, rõ ràng mỗi ngũ quan đều rất tinh xảo, nhưng nhìn vào lại cho người ta một cảm giác đáng sợ khó hiểu.

Điểm kỳ dị nhất ở chỗ, sau khi Kim Tố Miên mở đan lô ra, bên trong không phải bụng lô bình thường, mà là một cái miệng rộng gần như xé rách.

Bên trong mơ hồ có răng nanh, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Kim Tố Miên lấy ra từng loại dược liệu từ trong túi trữ vật, thấy hai tay Bùi Lăng trống trơn, đứng thẳng bất động, không khỏi nhíu mày: "Vì sao ngươi còn chưa bắt đầu?"

"Không vội." Bùi Lăng thầm nghĩ lấy sự si mê với đan đạo của Kim Tố Miên, nếu lần này mình thủ thắng, chắc hẳn tám phần mười có thể hóa giải sự hiểu lầm giữa hai bên.

Nhưng chỉ vậy còn chưa đủ!

Loại đệ tử thiên phú trác tuyệt còn có xuất thân ưu tú như Kim Tố Miên, có thể nói từ lúc nhập môn đã được đối xử như thiên kiêu, thực chất trong lòng vô cùng kiêu ngạo.

Nếu hắn chỉ bình thản thủ thắng, dù đối phương miễn cưỡng dàn xếp ổn thỏa, sợ rằng cũng không thể tiêu tan cơn giận, vẫn là một tai hoạ ngầm.

Cho nên, hắn nhất định phải dùng dáng vẻ mạnh nhất quang minh chính đại nghiền ép đối phương.

Để cả đời này Kim Tố Miên đều không sinh ra suy nghĩ tỷ thí đan đạo với mình nữa, điều chắc chắn có thể khiến nàng đổi mới cách nhìn với hắn.

Dù sao nơi này là Trọng Minh tông!

Đệ tử trong Thánh tông, yếu đã là tội, cường giả có đặc quyền riêng, có thể ngang ngược ương ngạnh, cưỡng đoạt tất cả... Đều là chuyện đương nhiên!

Lúc này Bùi Lăng từ tốn nói, "Ta cho sư tỷ thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, ta lại bắt đầu."

Kim Tố Miên nghe vậy, suýt nữa không khống chế nổi cảm xúc, đập dược liệu vào mặt hắn!

"Tiểu nhân hèn hạ!" Phát hiện tâm cảnh mình chấn động, nàng vội vàng tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, "Đây chắc chắn là mưu kế của hắn, tự biết không phải đối thủ của ta, cố ý nhiễu loạn!"

Nghĩ tới đây, sắc mặt Kim Tố Miên hơi trầm xuống, không tiếp tục để ý thái độ của Bùi Lăng nữa, tập trung tinh thần dồn tất cả sự chú ý vào việc luyện chế Bồi Nguyên Đan.

Nhìn nàng dùng thủ đoạn lưu loát dứt khoát xử lý từng loại dược liệu, đám người Phương Dã cũng không nhịn được truyền âm cá nhân: "Đúng là thiên tài luyện đan sư ngoại môn, mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu luyện đan, chỉ công tác chuẩn bị trôi chảy này, đã tương xứng với sự thể hiện của Nhan Cốc giảng sư ở trên lớp học."

"Không sai, sao Bùi Lăng còn không nhúc nhích?"

"Có phải hắn căn bản không biết luyện đan, dự định trực tiếp thua Kim Tố Miên không?"

"Nhưng Kim Tố Miên cũng không chịu!"

"Bùi Lăng này gặp xui xẻo rồi."

Một lát sau, Kim Tố Miên xử lý xong tất cả dược liệu, bắt đầu chính thức luyện đan, nàng lấy ra phù lục từ trong tay áo, sau khi đốt lên, một ngọn lửa bay vào đáy lò Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m đan lô.

Thấy ngọn lửa này, Kim Tố Miên lại không nhịn được âm thầm nghiến răng.

Nếu không phải Bùi Lăng cướp Hàn Tủy Hỏa của nàng, nàng cần gì dùng Cửu Minh Hỏa phong tồn ở bên trong phù lục đến tận bây giờ!

Đợi lát nữa thắng, nàng muốn Bùi Lăng bồi thường cho nàng một phần linh hỏa bát phẩm không thua gì Hàn Tủy Hỏa!

Kiềm chế tâm thần, Kim Tố Miên bắt đầu bỏ dược liệu vào trong Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m đan lô.

Đợi nàng bỏ phần lớn vật liệu vào, đan dịch bắt đầu dung hợp, toàn bộ trình tự luyện chế Bồi Nguyên Đan đã qua hơn phân nửa, Bùi Lăng cảm thấy đã đến lúc rồi, lúc này mới truyền âm cho Bùi Hồng Niên: "Tộc huynh, đợi lát nữa ta luyện đan kết thúc, ngươi qua đây vỗ vai ta."

Bùi Hồng Niên không rõ ràng cho lắm, nhưng lập tức gật đầu.

Lúc trước hắn ta không để tộc đệ này ở trong lòng, bây giờ có cơ hội làm việc cho đối phương, đương nhiên cầu còn không được.

Thấy thế, Bùi Lăng mỉm cười, tự tin nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn luyện đan! Một khóa uỷ thác 【 Bồi Nguyên Đan 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lò luyện đan bát phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một lò luyện đan bát phẩm..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã thấy thân thể của mình nhanh chân đi đến bên cạnh Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m đan lô, đưa tay bắt lấy đan lô.

Kim Tố Miên đang luyện đan cau mày: "Ngươi làm gì?"

Hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành tặng lò luyện đan bát phẩm."

Chương 265: Tuyển chọn Nam Vực (1)

"Leng keng! Kiểm tra ra lò luyện đan bát phẩm đang bị chiếm dụng..."

"Leng keng! Hệ thống đang giải trừ chiếm dụng cho ngài..."

Thế là, Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rút ra Yếm Sinh Đao, đặt thân đao nằm ngang đập vào đầu Kim Tố Miên!

Ầm!

Kim Tố Miên đang chuyên tâm điều khiển Cửu Minh Hỏa luyện đan, không thể mất tập trung, đã bị đập ngất ngay tại chỗ!

Hệ thống: "Leng keng! Thành công giải trừ chiếm dụng, hệ thống tiếp tục luyện đan cho ngài..."

Chưa nói xong, Bùi Lăng dùng chân đẩy Kim Tố Miên đến bên cạnh, cướp lấy Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m đan lô, lúc này dược dịch trong lò đan đã dung hợp tới trình độ nhất định, đang tỏa ra đan hương nhè nhẹ.

Bùi Lăng không nháy mắt lấy một cái, trực tiếp mở nắp lò, đổ phần đan dịch này ra, ném vào trong góc cứ như đang xử lý rác rưởi!

Tất cả mọi người thấy vậy đều choáng váng, đây là sức lực khiến Bùi Lăng dám so luyện đan với nữ đan sư thiên tài ngoại môn?

Nhân lúc đối phương rất nghiêm túc luyện đan, trực tiếp đánh đối phương ngất xỉu, phá hủy đan dịch chưa hoàn thành của đối phương.

Sau đó mặc kệ Bùi Lăng luyện kém đến mức nào, đều là hắn thắng?

Phương Dã là người kịp phản ứng đầu tiên, lập tức nói: "Chúc mừng Bùi sư đệ! Ta còn có việc sẽ không làm phiền chuyện tốt của Bùi sư đệ và Bùi phu nhân..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã nhanh chóng đứng dậy, liên tục không ngừng đi ra ngoài.

Bùi Lăng này ra tay tàn nhẫn sát phạt quả quyết, ngay cả chuẩn đạo lữ cũng không nương tay chút nào, thật sự không khác gì người điên, loại người này có thể làm được bất cứ việc gì, hắn ta không dám ở lại lâu hơn một khắc nào.

Thấy thế, ba người Tiền Văn Sở cũng rối rít cáo lui, nhanh chóng đuổi theo.

Cơ bắp trên mặt tu sĩ trung niên phụng mệnh Lý Bình đến đây tặng lễ cũng kéo căng, chắp tay thi lễ với Bùi Lăng rồi vội vàng rời đi.

"Bùi, Bùi sư huynh, lúc này không còn sớm, ta, ta cũng đi..." Sắc mặt Tôn Ánh Lan trắng bệch, cẩn thận nói một câu, vội vàng hấp tấp rời đi.

Tôn Ánh Lan muốn đi, đương nhiên Bùi Hồng Niên cũng ngồi không yên, vội nói: "Ánh Lan sư muội, đã trễ thế như vậy, ta đi cùng ngươi."

Đêm nay hắn ta chịu đả kích quá lớn, lúc này đã sớm quên béng việc mình đồng ý vỗ vai Bùi Lăng, đuổi theo Tôn Ánh Lan...

"Bùi sư đệ, ngươi đang làm cái gì?" Lỗ Lục Tường ngu ngơ một lát, lấy lại tinh thần, không khỏi quát khẽ, "Có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế, lại ra tay với Kim sư muội như vậy?"

"Chẳng lẽ lại thua không nổi sao?"

"Vậy ngươi cần gì chủ động đề nghị so thuật luyện đan với Kim sư muội?"

"Hiện tại hay lắm, đợi lát nữa sư muội tỉnh lại, ngươi phải giải quyết thế nào?"

Nàng trách mắng một trận, thấy Bùi Lăng vẫn không có biểu cảm mắt điếc tai ngơ, nghĩ lại dù sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của mình, huống chi còn là một đôi với Kim Tố Miên, bởi vì cái gọi là lạ không bằng thân, nàng vẫn đừng quản chuyện nhà của người ta thì tốt hơn.

Thế là, Lỗ Lục Tường thở dài, cũng đứng dậy rời đi, "Được rồi, được rồi, các ngươi tự xử lý việc của các ngươi đi."

Chỉ trong chớp mắt, trong động phủ chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và Kim Tố Miên, Tiểu Từ thấy thế vẩy nước quét nhà dọn dẹp xung quanh một lượt, tự đi ra gian ngoài hầu hạ.

Bùi Lăng không có ai cắt ngang, vật liệu lấy từ bảo khố Hàn thị đặt trong túi trữ vật lại sung túc, cứ thế luyện chế từng lò Bồi Nguyên Đan.

Kim Tố Miên vẫn hôn mê bất tỉnh.

Trôi qua cả một đêm, đến lúc hừng đông, Bùi Lăng đã Luyện Khí tầng chín đỉnh phong vẫn linh lực dồi dào, còn đang cẩn thận luyện đan, cuối cùng Kim Tố Miên đã yếu ớt tỉnh dậy.

Vừa khôi phục ý thức, nàng chỉ cảm thấy sau đầu vẫn đau đớn, trong chốc lát không hiểu được tình cảnh của mình.

Mờ mịt một lát, cuối cùng dần nhớ lại, Kim Tố Miên lập tức nổi giận: "Bùi Lăng!!!"

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Bùi Lăng còn đang dùng đan lô của mình để luyện đan ở cách đó không xa, tức giận đến nhảy dựng lên, đang muốn tiến lên cướp lại đan lô, đột nhiên thay đổi sắc mặt, thủ pháp luyện đan của đối phương rất tinh diệu!

Đúng vào lúc này, lại luyện xong một lò đan dược.

Hệ thống điều khiển Bùi Lăng lấy ra một lò Bồi Nguyên Đan cực phẩm, đang muốn tùy ý ném sang bên cạnh, Kim Tố Miên lập tức mở to hai mắt nhìn, cướp lấy một viên, cẩn thận đánh giá.

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Cuối cùng đã khôi phục sự tự do, Bùi Lăng thuần thục cho đánh giá kém một sao, vội vàng cầm lấy một viên Bồi Nguyên Đan ăn vào.

Hắn đã không thể giải thích tình hình hiện tại với Kim Tố Miên, liền nói thẳng: "Ta thắng."

Kim Tố Miên ngạc nhiên nhìn Bồi Nguyên Đan cực phẩm trong tay, thuận tiện đưa mắt nhìn về phía mà Bùi Lăng muốn ném đan dược đi trước đó, con ngươi co rụt lại.

Nơi đó đang ném lung tung một đống đan dược, từng viên đều là cực phẩm!

Nàng ngơ ngác một hồi lâu mới tỉnh ngộ, tất cả tức giận, tất cả ủy khuất, tất cả oán hận đột nhiên tan thành mây khói khi đối mặt với những viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm rõ ràng vô cùng trân quý, lại bị đối xử tùy tiện.

Chương 266: Tuyển chọn Nam Vực (2)

"Đúng vậy, ngươi thắng." Kim Tố Miên buồn bực vô cớ nhẹ gật đầu.

Có chơi có chịu, tối hôm qua luyện đan, đúng là đối phương đã giở thủ đoạn, nhưng nàng căn bản không thể luyện ra nhiều đan dược cực phẩm như vậy!

Nàng đã thua trận tỷ thí này.

Kim Tố Miên thở sâu: "Ngươi muốn ta làm gì?"

Nói xong câu đó, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu Bùi Lăng dám can đảm đưa ra yêu cầu quá đáng, vậy nàng sẽ kết thúc bản thân ngay tại chỗ!

"Ta muốn biết tất cả tình huống tuyển chọn Nam Vực." Bùi Lăng không chậm trễ nói.

Căn cứ vào hai ngày hắn bù đắp tin tức ở Đan phong, Nhược Tú phong mà Kim Tố Miên đang ở chính là chủ phong Nam Vực, đệ tử được phân chia đến chỗ này đều là những người muốn gia thế có gia thế, muốn thiên phú có thiên phú, thiếu một thứ cũng không được.

Kim Tố Miên cũng là một trong những đệ tử được coi trọng nhất ở Nhược Tú phong.

Lại thêm đường tỷ của nàng là Kim Tố Đài mạch chủ một mạch Thạch Kính – một trong trung ngũ mạch nội môn, năm đó cũng từng tham gia Thi Đấu Ngoại Môn. Nếu có lưu truyền tin tức gì về tuyển chọn Nam Vực, chắc chắn Kim Tố Miên sẽ biết.

Chỉ thế này?

Kim Tố Miên vô cùng ngạc nhiên, nàng còn tưởng Bùi Lăng sẽ không bỏ qua cơ hội để lợi dụng mình.

Không ngờ đối phương cũng chỉ nghe ngóng về tuyển chọn Nam Vực.

Nàng kìm nén đống suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nói: "Hiện tại tuyển chọn Nam Vực là chuyện quan trọng nhất toàn bộ Nam Vực!"

"Dù sao Thánh tông coi trọng thực lực, tổ chức Thi Đấu Ngoại Môn mỗi mười năm một lần là vì khích lệ đám đệ tử chúng ta anh dũng tinh tiến, cũng là phân chia tài nguyên cho các phong."

"Vốn hiếm khi nào Nam Vực đứng hạng chót trong bốn vực ở ngoại môn, nhưng cũng hiếm khi đoạt giải quán quân."

"Nhưng lần này lại có chút vấn đề."

"Bởi vì Nam Vực có một vị ngoại môn trưởng lão vẫn lạc, vì vậy đệ tử dưới gối hắn cũng bỏ mình. Đệ tử duy nhất may mắn còn sống sót lại bị Đông Vực trưởng lão nhận vào trong môn."

"Lúc vị trưởng lão kia còn tại thế, có địa vị vô cùng quan trọng ở Nam Vực, người được hắn nhận làm đệ tử đều đã tuyển chọn tỉ mỉ. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất ở Nam Vực này, trong số đồng môn xếp hạng trong mười vị trí đầu, có gần nửa là người của bọn họ."

"Nói cách khác, còn chưa bắt đầu, Nam Vực chúng ta đã tổn thất ít nhất năm tên đồng môn đỉnh phong."

"Cho nên, tuy hiện nay Vực chủ và trưởng lão Nam Vực đều không tỏ vẻ gì, thật ra trong lòng đều rất sốt ruột."

"Một khi đệ tử do Nam Vực tuyển chọn thể hiện không tốt trong Thi Đấu Ngoại Môn, trong vòng mười năm tiếp theo, toàn bộ tài nguyên của Nam Vực đều bị cắt giảm hơn phân nửa, dùng để phân chia cho vực khác."

"Tài nguyên tổng thể giảm bớt, tất nhiên lúc chia đến từng ngọn núi lại càng ít hơn."

Nói đến chỗ này, trong mắt nàng lóe lên vẻ phức tạp, dừng một chút mới tiếp tục, "Lý Bình trưởng lão nhường nhịn ngươi như thế, ngoại trừ kiêng dè ngươi, chắc chắn cũng có liên quan đến lần tuyển chọn này. Dù sao Hòe m phong các ngươi nhiều lần đứng hạng chót trong toàn bộ Nam Vực, thậm chí trong mấy chục năm gần đây còn không có đệ tử nào thông qua vòng tuyển chọn."

"Ngươi có thực lực xuất chúng, nếu có thể bộc lộ tài năng trong lần tuyển chọn này, đến lúc đó Lý Bình trưởng lão cũng nhận được chỗ tốt khá lớn."

"Nói tóm lại, Thi Đấu Ngoại Môn không chỉ là thi đấu giữa đệ tử, còn là phân cao thấp giữa các phong... Cho nên dùng thủ đoạn gì cũng được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

Bùi Lăng lại hỏi thăm chi tiết một chút, xác định Kim Tố Miên đã nói ra những việc liên quan tới tuyển chọn Nam Vực, khẽ gật đầu: "Đa tạ, ngươi có thể đi."

"Ngươi có bán Chủng Ngọc Đan cực phẩm do ngươi luyện chế không?" Kim Tố Miên nghe vậy, do dự một chút mới nhẹ nhàng hỏi, "Một viên cũng được, ngươi tự ra giá."

Bùi Lăng không thèm để ý ném một viên Chủng Ngọc Đan cực phẩm cho nàng: "Ngươi tự xem mà trả."

"Bây giờ trên người ta chỉ có ba ngàn linh thạch hạ phẩm." Kim Tố Miên nhanh tính toán, nói, "Sau đó..."

"Có thể." Bùi Lăng không chờ nàng nói xong đã gật đầu, dù sao loại Chủng Ngọc Đan cực phẩm này, chỉ cần hệ thống ủy thác vài phút là có, chi phí không cao như Kim Tố Miên đã tưởng tượng.

Nếu không phải Kim Tố Miên nói muốn mua, thật ra hắn cũng không thèm để ý việc trực tiếp tặng một viên.

Nhưng đối phương đã chủ động đưa lên ba ngàn linh thạch hạ phẩm, tại sao hắn phải từ chối?

Kim Tố Miên vội vàng lấy linh thạch ra, lại cẩn thận cất kỹ viên Chủng Ngọc Đan cực phẩm kia, lúc này mới vội vàng rời đi.

Vừa rời khỏi Lan Xuân biệt viện, đã thấy Lỗ Lục Tường đang buồn bực ngán ngẩm chờ mình ở dưới tàng cây cách đó không xa.

"Kim sư muội, ta chờ lâu lắm rồi!" Phát hiện cuối cùng Kim Tố Miên đã đi ra, Lỗ Lục Tường vội vàng chào đón, "Mặc dù tính tình Bùi sư đệ hơi thẳng thắn, nhưng vẫn là người rất tốt. Tối hôm qua ngươi và hắn thế nào?"

Nàng ranh mãnh nháy mắt mấy cái, dùng vẻ mặt và giọng điệu tranh công khi chia sẻ bí mật lớn với khuê mật, "Tối hôm qua ta cố ý không làm phiền các ngươi..."

Nghe vậy, vốn Kim Tố Miên đã tiêu tan lửa giận vì kỹ thuật luyện đan vô cùng tuyệt vời của Bùi Lăng, lúc này lại bộc phát!

Chương 267: Dần truyền ra tiếng ác

A a a, tên khốn Bùi Lăng kia, rốt cuộc hắn đã âm thầm nói những điều gì?

Ngay cả Lỗ sư tỷ cũng hiểu lầm mối quan hệ của nàng và Bùi Lăng!

Ghê tởm! Trong phần tuyển chọn Nam Vực tiếp theo, nàng nhất định phải khiến Bùi Lăng trả giá đắt!

Ba ngày sau, trong tĩnh thất của Lan Xuân biệt viện, Bùi Lăng từ từ mở mắt, ánh sáng màu xanh thẳm lóe lên trong mắt rồi biến mất.

Ba ngày nay, ngoại trừ luyện chế một ít đan dược, hắn luôn rèn luyện linh lực của mình, điều chỉnh trạng thái.

Lúc này nhìn lại, vốn tu vi đột nhiên tăng lên, đã có vẻ dần hòa hợp với khí cơ.

Có nghĩa Bùi Lăng đã có sự nắm giữ càng thấu triệt hơn với thực lực Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, căn cơ cũng càng vững chắc, thuần hậu.

Thấy canh giờ đã gần đến, hắn nhanh chóng chạy tới điểm tập hợp ở Hòe m phong.

Xung quanh điểm tập hợp có một vài đệ tử vây quanh xem náo nhiệt, đang tốp năm tốp ba xì xào bàn tán.

"Thật thê thảm, đều đã chết."

"Không có một người sống."

"Đây có là gì chứ? Đáng sợ nhất là, ngay cả Chấp Sự đường cũng không tìm được chứng cứ..."

"Thật sao? Ngay cả Đường Nam Trai sư huynh cũng chết ở trong tay hắn? Đây là Đường Nam Trai sư huynh đó!"

"Phương Dã sư huynh cố ý đến Chấp Sự đường tìm hiểu, không sai được. Không chỉ Đường sư huynh, còn có Trương Thạc sư huynh, Quản sư tỷ, Tiêu sư huynh và..."

Còn chưa nói hết câu, phát hiện Bùi Lăng đã đến, sắc mặt tên đệ tử này trắng bệch, lập tức im miệng, run giọng nói: "Bùi, Bùi sư huynh!"

Tên đồng môn đang khẽ nói chuyện với hắn ta cũng vội vàng rút lui, tỏ vẻ hoàn toàn không quen biết.

Thấy ánh mắt Bùi Lăng nhìn tới, tên đệ tử này lập tức cứng đờ, kiên trì hành lễ: "Chào Bùi sư huynh!"

Bùi Lăng thản nhiên nhìn bọn họ vài lần, cũng không quan tâm lắm, liền cất bước đi về phía điểm tập hợp.

Lý Bình đã chờ sẵn ở nơi này, chỉ có một nửa đệ tử trong số mười sáu tên thắng ba vòng đã đến đây, trong số đệ tử Luyện Khí tầng chín, ngoại trừ Bùi Lăng cũng chỉ có một mình Thân Ung có mặt.

Phát hiện Bùi Lăng đến đây, Lý Bình vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lại mở mắt ra, khẽ gật đầu với hắn.

Thân Ung hơi căng thẳng nhìn Bùi Lăng, chờ hắn đi đến chỗ cách đó không xa, cuống quít đứng dậy hành lễ: "Chào Bùi sư huynh!"

Thấy thế, đệ tử khác càng không dám thất lễ, rối rít đứng dậy hành lễ, học theo Thân Ung ân cần chào hỏi, đồng thanh nói: "Chào Bùi sư huynh!"

Bùi Lăng giật mình, chợt hiểu ra Thân Ung này là bị tình cảnh vào buổi tối ba ngày trước dọa sợ?

Chỉ là, ngay cả đám đệ tử Luyện Khí tầng tám cũng đang nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ bốn người Phương Dã đã lan truyền tình hình đêm đó ra ngoài?

Còn đang suy nghĩ Tiền Văn Sở đã đến, sau khi thấy Bùi Lăng, sắc mặt lập tức thay đổi, chợt cười lớn đi lên hành lễ: "Bùi sư huynh, chào buổi sáng!"

Sau khi ân cần chào hỏi Bùi Lăng, lúc này mới chuyển sang Lý Bình, "Lý trưởng lão, sớm."

Lý Bình vẫn khép hờ mắt, bình thản đáp lời.

Không lâu sau, mấy người Ngô Thanh cũng lần lượt đến đây, sau khi thấy Bùi Lăng đều vô cùng cẩn thận hành lễ với hắn trước, sau đó mới ân cần chào hỏi Lý Bình.

Lý Bình vẫn thản nhiên với việc này, không hề có ý tỏ ra khó chịu.

Đám đệ tử Hòe m phong đứng vây xem ở đằng xa thấy tình cảnh này, đều rất hoảng sợ, có người đến chậm một bước rối rít nghe ngóng: "Người này là ai? Đám người Tiền sư huynh lại còn kính trọng hắn hơn cả Lý Bình trưởng lão?"

"Mấy ngày nay ngươi đều làm gì hả? Ngay cả điều này cũng không biết? Kia là Bùi Lăng Bùi sư huynh, là người không thể đắc tội nhất trong Hòe m phong!"

"Ừm? Bùi Lăng? Mấy ngày nay ta đều đang bế quan... Hắn có lai lịch gì, vì sao trước đó chưa từng nghe nói đến?"

"Suỵt... Ngươi muốn chết đừng kéo lão tử theo! Ai cho phép ngươi bất kính với Bùi sư huynh? Cút!"

Sau một trận rối loạn nho nhỏ, ánh mắt đám người nhìn về phía Bùi Lăng càng kiêng dè hơn.

Lúc này, theo người cuối cùng đến đây, mười sáu tên đệ tử đã tập trung đầy đủ.

Lúc này Lý Bình mới mở mắt ra lần nữa, lấy ra một con thuyền nhỏ từ trong tay áo, ném lên không trung, thuyền nhỏ lập tức biến lớn.

"Đi." Lý Bình nói một tiếng, đi lên đầu tiên.

Thấy thế, những người khác đều nhìn về phía Bùi Lăng.

Chờ sau Bùi Lăng bước vào boong tàu, mới rối rít sắp xếp dựa theo tu vi cao thấp, nối đuôi nhau đi lên.

Nhược Tú phong.

Là chủ phong của Nam Vực, so sánh độ cao của nó với mấy ngọn núi Phi Lô, Huyết Triều ở xung quanh, thì không hề có chút ưu thế nào.

Đứng quan sát từ trên con thuyền, thoạt nhìn Nhược Tú phong chỉ là một ngọn núi chìm nổi trong biển mây mênh mông, nếu chắc chắn phải tìm ra một vài đặc điểm, đó là đặc biệt xinh đẹp tĩnh mịch như tiên cảnh chốn nhân gian.

Cả ngọn núi toàn là cỏ cây sum sê đình đài khắp nơi, thỉnh thoảng lại thấy thác nước dòng suối chảy xuyên qua.

Hấp dẫn rất nhiều chim quý thú lạ ẩn hiện.

Phong cũng như tên, xinh đẹp động lòng người.

Tới gần vị trí đỉnh núi, có một khoảng sân bị cố ý dọn dẹp lại san bằng, lúc này đã có rất nhiều phi hành vật khí đỗ ở bên dưới.

Có độc lâu cỡ lớn, thủy đăng chiêu hồn, quan tài đủ loại, còn có rất nhiều yêu thú U Hồn dẫn dắt cỗ kiệu, xe ngựa vân vân...

Chương 268: Chiến tích hiển hách (1)

Trong chốc lát, một mặt gương đá to lớn bay tới, trên thân kính điêu khắc hoa văn phức tạp, không thấy một ai, sau khi hạ xuống đất, mặt kính đột nhiên hiện lên một vòng gợn sóng, Kim Tố Đài dẫn đầu một đám tu sĩ đi ra.

Thấy Kim Tố Đài, đám ngoại môn đệ tử xung quanh đều tỏ ra hoảng sợ: "Minh Hợp Kính vật trấn mạch của một mạch Thạch Kính? Người tới lại là mạch chủ một mạch Thạch Kính, bây giờ còn chưa bắt đầu tuyển chọn, nàng đã tự đến trước rồi sao?"

"Nói nhảm! Kim Tố Đài là mạch chủ Thạch Kính, còn là đường tỷ của Kim Tố Miên Kim sư tỷ, đương nhiên phải tới trợ uy cho muội muội mình."

"E rằng không chỉ trợ uy cho Kim sư tỷ, chắc còn muốn đích thân gặp vị đạo lữ kia của Kim sư tỷ."

"Ta cũng nghe nói, lần này vị đạo lữ kia của Kim sư tỷ cũng thông qua vòng đấu loại, sẽ tới Nhược Tú phong chúng ta tham gia tuyển chọn."

"Ha ha ha... Thiệu Ninh Trực sư huynh theo đuổi Kim sư muội lâu như vậy, Kim sư muội đều không hề lay động. Thật không biết tiểu tử kia dùng phương pháp gì, lại bắt được trái tim Kim sư muội!"

"Tiểu tử? Ha ha! Ngươi lén lút nói lời này thì cũng thôi, nếu để vị kia nghe được... Ngươi cũng biết tin tức truyền đến từ bên Hòe m phong trong hai ngày nay chứ, vị kia giết Lý Tư Quảng tôn tử ruột thịt của Lý Bình trưởng lão ở Hòe m phong, Lý Bình trưởng lão không những không dám truy cứu, còn phải nhận lỗi, thậm chí còn phải tặng đầu ái thiếp vẫn luôn kiên trì trả thù..."

Các tu sĩ Luyện Khí kỳ châu đầu ghé tai, tất nhiên không gạt được tai mắt của tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Kim Tố Đài rời khỏi trong kính, thu hồi Minh Hợp Kính, vốn định lập tức đi tìm đường muội của mình, nghe được những tiếng bàn tán này cũng không nhịn được tỏ ra ngạc nhiên.

Mấy tên tâm phúc đi theo sau lưng nàng cũng hai mặt nhìn nhau, một người trong số đó khẽ hỏi: "Mạch chủ, Tố Miên sư muội có đạo lữ rồi sao?"

"..." Kim Tố Đài nhíu mày nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, nàng cũng không biết cái gì hết, hoàn toàn không nghe nói... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Không lâu sau khi một đoàn người Kim Tố Đài đầu óc mơ hồ rời đi, một cái quan tài lớn như một căn phòng chậm rãi hạ xuống.

Một lát sau, quan tài mở ra, trưởng lão Huyết Triều phong dẫn đầu một nhóm đệ tử thông qua vòng đấu loại nối đuôi nhau mà ra.

Trong đó, người đi ngay sau lưng trưởng lão là Thiệu Ninh Trực.

Cũng vì Kim Tố Miên, nên hắn ta luôn quen thuộc với Nhược Tú phong, lúc này thấy trong số đám người xung quanh có mấy người quen thuộc, đang định chào hỏi, lại phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn mình rất kỳ quái.

Trong đồng tình lộ ra vẻ mỉa mai.

Thiệu Ninh Trực: "?"

"Xem đi, đó là Thiệu Ninh Trực sư huynh."

"Dáng vẻ khá tuấn tú lịch sự, tu vi cũng không yếu, đã theo đuổi Kim sư tỷ lâu như vậy, vì sao lại bị người khác hái mất quả đào chứ?"

"Ha ha, kẻ mạnh sẽ có kẻ mạnh hơn, nghe nói vị đạo lữ kia của Kim sư tỷ chỉ dùng một chiêu đã chém chết Điền Tòng Hoành cũng là Luyện Khí tầng chín! Thiệu Ninh Trực này đâu có chiến tích tương tự?"

"Đúng thế, tốt mã dẻ cùi... Bảo sao Kim sư tỷ lại coi thường."

"Chẳng những Kim sư tỷ coi thường, ngay cả Lỗ sư tỷ luôn có quan hệ tốt với Kim sư tỷ cũng cảm thấy vị đạo lữ kia của Kim sư tỷ tốt hơn Thiệu Ninh Trực..."

"E rằng Lỗ sư tỷ không chỉ cảm thấy, mà là... Hắc hắc! Dù sao Lỗ sư tỷ cũng từng đi làm nhiệm vụ với vị kia, đúng không?"

Lúc đầu Thiệu Ninh Trực không hiểu ra sao, nhưng sau khi hắn ta đi qua, tiếng xì xào bàn tán truyền đến từ trong đám đông khiến khuôn mặt hắn ta tối sầm lại.

Kim sư muội có đạo lữ rồi?

Chuyện khi nào?

Sao hắn ta không hề biết?!

Nghĩ tới đây, hắn ta chưa kịp chào hỏi trưởng lão Huyết Triều phong, đã trực tiếp đi qua túm lấy một đệ tử Nhược Tú phong trông quen mắt: "Các ngươi lại dám tung tin vịt cho Kim sư muội!"

"Thiệu sư huynh?" Lúc đầu đệ tử kia giật mình, chợt nói, "Thiệu sư huynh, gần đây ngươi vẫn bế quan vượt qua Luyện Khí tầng chín, có lẽ vẫn chưa biết việc vị đạo lữ kia của Kim sư tỷ, mặc dù là tin đồn do đám đệ tử Hòe m phong truyền ra, nhưng đã được Lỗ sư tỷ xác nhận, cho nên tuyệt đối là thật!"

"Cái gì?!" Thiệu Ninh Trực giận tím mặt, "Người kia là ai?!"

Trong mắt đệ tử kia đầy vẻ đồng tình khuyên nhủ: "Thiệu sư huynh bớt giận, có câu nói chân trời nào không có cỏ thơm, theo ý ta, nên bỏ qua chuyện này đi thôi. Dù sao với thân phận tu vi của sư huynh, không sợ không tìm thấy nữ tu khác."

Nói đến chỗ này lại nhanh chóng nhìn xung quanh, áp sát vào lỗ tai khẽ nói, "Chỉ sợ sư huynh cũng không thể trêu chọc vị đạo lữ kia của Kim sư tỷ!"

Khuôn mặt Thiệu Ninh Trực hơi dữ tợn, nói: "Đây là chuyện không thể nào, rốt cuộc là ai? Ngươi nhanh nói cho ta biết!"

Đệ tử kia nói: "Người này tên là Bùi Lăng, là đệ tử Hòe m phong, ngay tối đầu tiên hắn nhập tông đã chém giết ba vị đồng môn vốn ở cùng một chỗ, Lý Tư Quảng là tôn tử ruột thịt của Lý Bình trưởng lão Hòe m phong, Chu Di là tộc đệ của Chu chân truyền còn có Miêu Thành An bào đệ của mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên!"

Nghe đến đây, Thiệu Ninh Trực khẽ giật mình, Lý Tư Quảng? Chu Di? Miêu Thành An?

Chương 269: Chiến tích hiển hách (2)

Tu vi của ba tên con ông cháu cha này hơi thấp, nhưng bàn về thân phận gia thế, không có ai thấp hơn hắn ta!

Đám đệ tử bình thường đắc tội bất kỳ người nào trong ba người đó đều là thập tử vô sinh, bây giờ lại có người giết cả ba người này?

Không đợi hắn ta nói gì đó, đệ tử kia đã vội vàng nói tiếp, "Hắn không chỉ giết ba người kia, còn nghiền xương bọn họ thành tro!"

"Ngay sau đó, hắn lại nhận một nhiệm vụ đi xa nhà. Lúc ấy hắn chỉ mới Luyện Khí tầng bốn, đội trưởng của tiểu đội nhiệm vụ lại là Luyện Khí tầng sáu, ngoài ra còn có hai người Luyện Khí tầng năm, hai người Luyện Khí tầng bốn. Nghe nói đội trưởng Luyện Khí tầng sáu kia luôn suy tính sâu xa, lòng dạ khó lường."

"Nhưng gặp Bùi Lăng này, không chỉ toàn quân bị diệt, Bùi Lăng này còn vui vẻ nhận hết thù lao nhiệm vụ!"

"Trước đây không lâu, ở ngoại môn có nhiệm vụ Hàn thị sơn trang người người chú ý, vì tranh đoạt đan phương Trúc Cơ Đan, Bùi Lăng thiết kế lừa giết mấy sư huynh sư tỷ Đường Nam Trai, Trương Thạc, Quản Tuyết Nhị, chỉ có Lỗ sư muội may mắn còn sống sót, lại còn bán rẻ thân thể, nể mặt Kim sư muội mới miễn cưỡng bảo vệ được mạng nhỏ..."

"Trong vòng đấu loại ba ngày trước, Điền Tòng Hoành kia không oán không thù với Bùi Lăng, thậm chí trước khi lên đài còn không hề quen biết!"

"Cũng vì sau khi lên đài không lập tức hành lễ chào hỏi Bùi Lăng, lại bị Bùi Lăng chém một đao."

"Ồ đúng rồi, còn có một chuyện, hai ngày trước Lý Bình trưởng lão tự tay cắt đầu tổ mẫu ruột thịt của Lý Tư Quảng, ngoài ra còn chuẩn bị một phần hậu lễ, phái người cung kính đưa đến trước mặt Bùi Lăng, chỉ mong hắn giơ cao đánh khẽ, biến chiến tranh thành tơ lụa."

Đệ tử kia vẫn chưa thỏa mãn nói, "Thiệu sư huynh, ta chỉ biết từng đó."

Vẻ mặt Thiệu Ninh Trực biến ảo khó lường, bỏ lại hắn ta, đi tìm mấy người đến nghe ngóng, nhưng kết quả người sau còn khoa trương hơn người trước, cả đám ngươi một lời ta một câu, có người còn nói vì Bùi Lăng mất mẫu thân từ thuở còn nhỏ, bị kế mẫu hà khắc chèn ép nhiều năm khiến tính cách vặn vẹo, là người độc ác, có thù tất báo.

Thậm chí còn có người khuyên hắn ta từ bỏ tuyển chọn Nam Vực, về Huyết Triều phong tránh đầu sóng ngọn gió: "Thiệu sư huynh, chúng ta đều về phe ngươi. Nhưng Nhược Tú phong nhiều người nhiều miệng, chẳng may để Bùi Lăng biết trước việc ngươi từng theo đuổi Kim sư muội, chỉ sợ người kia sẽ chủ động tới cửa tới tìm ngươi..."

"Sao ta lại sợ hắn!" Thiệu Ninh Trực nghe vậy, lửa giận tràn ngập cõi lòng dần biến mất, chuyển thành lo lắng không yên, hắn ta mặc kệ tên đệ tử này, vội đi mấy bước hỏi thăm người khác: "Vị sư đệ này, xin hỏi vị Bùi... Bùi Lăng sư huynh ở Hòe m Phong, rốt cuộc có quan hệ thế nào với Kim Tố Miên sư muội?"

"A, là Thiệu sư huynh?" Đệ tử kia nhìn hắn ta, ho khan nói, "Vị Bùi sư huynh kia là đạo lữ của Kim sư tỷ."

Lại khẽ nói một câu, "Nghe nói lúc đầu Kim sư tỷ không theo, nhưng sau đó, khụ khụ khụ... Thiệu sư huynh, ngươi đừng để trong lòng, đây đều là tin đồn thôi, dù sao còn chưa tổ chức đại điển đạo lữ, cũng chưa chắc là thật!"

"Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút." Sắc mặt Thiệu Ninh Trực tái xanh, sau khi hỏi thăm một vòng, trên cơ bản hắn ta đã có thể xác định, Bùi Lăng này thật sự nhân lúc mình đang bế quan, hoành đao đoạt ái(1)!

(1) Đại loại chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công khai cướp đoạt tình yêu của người khác.

Đáng chết, ở ngoại môn có nhiều nữ tu như vậy, vì sao tên hung ác này lại coi trọng Kim Tố Miên?!

Trong lòng Thiệu Ninh Trực vô cùng căm hận, nhưng sau khi nghe đủ loại hành động hung ác của Bùi Lăng, cuối cùng không dám một mình đi gây chuyện, suy nghĩ đảo quanh, vội vàng xin nghỉ với trưởng lão Huyết Triều phong, đi tìm Nhị tỷ của mình...

...

Sau một lát, một bức tranh to lớn xuất hiện trên bầu trời Nhược Tú phong.

Trong bức tranh khói mù lượn lờ, có thể mơ hồ thấy được một gốc cổ thụ chọc trời, chẳng mấy chốc một đoàn người Trịnh Kinh Sơn xuất hiện trên quảng trường Nhược Tú phong.

u Dương Tiêm Tinh mặc quần áo tang, vẻ mặt tinh xảo lại không có chút nhân khí nào đi ngay sau lưng hắn ta.

"Mạch chủ." Nhìn quanh một vòng, u Dương Tiêm Tinh sửa sang lại xiềng xích kéo dài ra từ quan tài trên lưng, hỏi, "Chút nữa có cần phái người đi xem Bùi sư đệ một chút không?"

Da mặt Trịnh Kinh Sơn co rúm, trầm mặc một lát, lắc đầu: "Chỉ là tuyển chọn khu vực, cứ để hắn tự đi."

Vừa nhắc đến Bùi Lăng, hắn ta cảm thấy hai chân vừa dùng đan dược trị tốt lại hơi đau đớn...

Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Kinh Sơn không muốn thấy Bùi Lăng một chút nào.

Ngay lúc bọn họ đi ra, cuối cùng thuyền của Hòe m phong cũng chậm rãi hạ xuống.

Đám người Bùi Lăng đi theo Lý Bình bước xuống thuyền, lập tức phát hiện có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đến từ xung quanh.

Phần lớn những ánh mắt này đều tập trung trên người Bùi Lăng, thậm chí còn có người âm thầm chỉ trỏ hắn, chỉ là mỗi khi Bùi Lăng nhìn sang, đối phương lập tức im lặng, thậm chí còn nở nụ cười lấy lòng nhìn hắn.

"Chúng ta đến Trưởng Lão các trước." Lý Bình không để ý những tiếng bàn tán này, nói tiếp.

Chương 270: Chư phong Nam Vực

"Sau khi đến nơi, các ngươi phải lần lượt xác nhận bản thân, tiếp theo đi đăng ký... Sau đó mới được đến sân bãi đã lựa chọn."

Trưởng Lão các là kiến trúc đặc biệt ở chủ phong một vực, mặc dù tên là các nhưng lại như một tòa cung điện cao lớn nguy nga.

Lúc này có rất nhiều người ra vào.

Ở trước cửa có thi khôi thủ vệ xếp hàng, những thi khôi này khác xa với những cái mà Bùi Lăng thấy trên lôi đài.

Thân hình từng người cao lớn khoảng hơn trượng, trong tay cầm búa rìu cùng đủ loại binh khí, cả khuôn mặt bị bao phủ chặt chẽ ở trong mũ giáp, không nhìn thấy vẻ mặt, chưa đến gần đã có một luồng sát khí tràn trề phả vào mặt.

Bùi Lăng, Tiền Văn Sở cùng mấy đệ tử Luyện Khí tầng chín còn có thể chịu được, nhưng đám đệ tử Luyện Khí tầng tám hơi yếu hơn chút, sắc mặt đều trắng bệch, thậm chí trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, nếu không phải vẫn còn lý trí, chỉ hận không thể lập tức quay người bỏ trốn.

"Lý Bình, tuyển chọn Nam Vực là vòng tuyển chọn thiên chi kiêu tử, Hòe m phong các ngươi tới xem trò vui làm gì?" Thấy thế, một trưởng lão vừa làm xong thủ tục mở miệng trêu chọc, "Còn sợ cả thi khôi thủ vệ trước Trưởng Lão các, cả đám phế vật như vậy, chỉ sợ sau khi lên đài còn không có can đảm ra tay, đừng để đến lúc đó trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mất hết mặt mũi Thánh tông ta!"

Lý Bình khẽ nhíu mày, ống tay áo nhẹ vung lên, ung dung ngăn cản xung kích sát khí cho một đám đệ tử, lạnh nhạt nói: "Nhiều lời vô ích, cứ chờ đến khi tuyển chọn sẽ biết thực hư."

"Biết thực hư cái gì?" Trưởng lão kia vừa cười vừa nói, "Hòe m phong các ngươi đã đứng hạng chót suốt trăm năm, thật ra ta cũng muốn xem bản lĩnh của thiên kiêu Hòe m phong các ngươi, chỉ là mỗi lần đều toàn quân bị diệt ngay vòng thứ nhất, muốn xem cũng không xem được!"

Còn chưa nói hết câu, mấy đội ngũ đi ra từ bên trong nghe nói như thế, đều rối rít hùa theo: "Không sai không sai, nhiều năm nay không có ai trong Hòe m phong vượt qua tuyển chọn Nam Vực, đừng nói người ngoài, ngay cả ba vực Đông Tây Bắc, cũng có rất nhiều người không biết Thánh tông ta còn có Hòe m phong!"

"Một ngọn núi như vậy, cần gì phải tồn tại nữa?"

"Còn không bằng xoá bỏ đỡ tốn tài nguyên, để đó bồi dưỡng đệ tử xuất sắc của các phong khác."

Khuôn mặt Lý Bình tối tăm, lạnh giọng nói: "Nam Vực có năm mươi bốn phong, đều có tổ sư lập đại công mới lập ra phong! Các ngươi có tư cách nói bừa xoá bỏ sao? Huống chi trăm năm qua cũng chỉ là một giấc chiêm bao, tạm thời hạng chót, không có nghĩa sẽ tiếp tục hạng chót!"

"Trăm năm cũng chỉ là một giấc chiêm bao." Vị trưởng lão mỉa mai Hòe m phong đầu tiên mỉm cười, nói, "Nhưng đối với những đệ tử mới được đại đạo này, cũng đã thay đổi mấy người rồi. Một người không được, còn có thể nói các ngươi không may, chỉ gặp phải mấy tên gà đất chó sành không có triển vọng."

"Mấy người đều không được, chỉ có thể nói phúc phận của Hòe m phong các ngươi đã suy tàn, định sẵn không xuất hiện thiên kiêu chân chính!"

"Trong trăm năm qua, tám chín phần mười đệ tử Hòe m phong các ngươi đều toàn quân bị diệt ngay vòng thứ nhất của tuyển chọn Nam Vực. Có vài người may mắn thắng được, cũng dừng bước ở vòng thứ ba. Thậm chí không có một ai tiến vào vòng thứ ba... Thánh tông nuôi dưỡng đám người các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi không nghĩ đến việc báo đáp, lại lấy ra một vài tên phế vật tầm thường qua loa với tông môn."

"Tự nhiên lãng phí những tài nguyên vốn nên thuộc về anh tài."

"Việc này đúng sao?"

"Nếu là người còn có chút liêm sỉ, nên tự dâng thư lên Vực Chủ, thỉnh cầu xoá bỏ Hòe m phong!"

"Nói hay lắm!" Ánh mắt trưởng lão của mấy đội ngũ khác hơi lóe lên, đều gật đầu, "Lý Bình, ngươi tuổi tác đã cao, có lẽ già nên hồ đồ rồi, phải biết rằng tông môn không nuôi phế vật."

"Bây giờ Hòe m phong các ngươi cũng sắp thành ngọn núi nuôi dưỡng phế vật rồi."

"Cứ thế mãi, thật sự đã phá hỏng tập tục của Thánh tông ta!"

Lý Bình giận tím mặt, Thánh tông chỉ quan tâm mạnh được yếu thua, vốn Hòe m phong cũng không suy tàn như thế, chỉ là trước khi diễn ra lần tuyển chọn vào trăm năm trước, bị những ngọn núi khác tính toán, một đám đệ tử được gửi gắm kỳ vọng đã chết hết trong một nhiệm vụ có vẻ rất bình thường.

Lần đó Hòe m phong thất bại thảm hại trong vòng tuyển chọn, cũng bởi vậy không nhận được tài nguyên gì tử tế.

Về sau đã trở thành vòng tuần hoàn ác tính, bởi vì thiếu thốn tài nguyên, ngay cả Lý Bình trưởng lão còn cảm thấy túng quẫn, chứ đừng nói đến đệ tử tầm thường. Chỉ cần là người có chút thủ đoạn, đều không chịu bái nhập Hòe m phong.

Chỉ một vài đệ tử muốn gia thế không có gia thế muốn tư chất không có tư chất mới vào đây, căn cơ đã kém còn không thể dựa vào tài nguyên để đền bù lại, cứ qua nhiều năm như thế không phải ngày càng sa sút sao?

Vốn Lý Bình còn trông cậy vào Điền Tòng Hoành có thể hăng hái hơn, ai biết ngay từ vòng thứ nhất của vòng đấu loại đã bị Bùi Lăng một đao chém chết...

Nghĩ đến đây, Lý Bình bình tĩnh nhìn Bùi Lăng.

Chương 271: Bắt đầu tuyển chọn (1)

Tối hôm trước phái người đi tặng lễ cho Bùi Lăng, thứ nhất là cảm thấy không cần thiết trêu chọc kẻ địch mạnh vì một tôn tử tư chất thấp; thứ hai là cân nhắc đến, kẻ này có thể dùng một đao chém giết Điền Tòng Hoành, thực lực đã là đỉnh phong trong hàng ngũ tu sĩ Luyện Khí tầng chín.

Lần này tuyển chọn Nam Vực, nhất định có thể lấy được một thứ tự tốt cho Hòe m phong.

Nếu không hắn ta là một ngoại môn trưởng lão, tôn tử ruột thịt bị giết, không đi báo thù thì cũng thôi, cần gì phải tặng lễ cho đối phương?

Khó khăn lắm Hòe m phong mới có một đệ tử ra dáng, tất nhiên phải đặc biệt trân trọng.

"Việc của Hòe m phong ta, không tới lượt các ngươi khoa tay múa chân!" Lý Bình thở sâu, ổn định tâm thần, lạnh giọng nói, "Nếu muốn xóa bỏ Hòe m phong, cứ đi nói rõ với Vực Chủ, mặc dù bây giờ Hòe m phong ta suy yếu lâu ngày, nhưng đám tổ sư vẫn đang tại vị!"

"Ha ha ha... Lý Bình, đừng xúc động như vậy." Thấy thế, ánh mắt mấy vị trưởng lão kia lóe lên, có người đứng ra hoà giải, vừa cười vừa nói, "Tất cả mọi người đều là trưởng lão một phong, đừng để đám tiểu bối chê cười... Có gì cứ từ từ nói là được."

Còn nói, "Hơn nữa, chưa chắc lần này Hòe m phong đã toàn quân bị diệt, dù sao gần đây cũng nghe nói mới xuất hiện một đệ tử tên là Bùi Lăng, nghe đồn thực lực vô cùng xuất chúng?"

"Đám thiên kiêu của các phong chưa nhập tông được bao lâu đã có tiếng tăm vang dội." Một trưởng lão khác khinh thường nói, "Trước kia chưa từng nghe nói đến Bùi Lăng này, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, ai biết là xảy ra chuyện gì?"

"Hừ!" Một trưởng lão mặc huyết bào hừ lạnh một tiếng như lôi đình, khiến đám đệ tử có tu vi hơi thấp ở đây đều bị chấn động trong đầu choáng váng, nhất là mấy đệ tử Luyện Khí tầng tám của Hòe m phong, trong chốc lát tay chân mềm nhũn, lại ngã xuống đất ngay trước mặt mọi người, mãi mới nhếch nhác bò dậy.

Thấy thế, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười trộm.

"Phi Lô phong..." Lý Bình nghiến lợi nói, "Các ngươi khinh người quá đáng!!"

Đang định bước tới tranh luận, lại nghe trưởng lão huyết bào kia trầm giọng nói: "Trong tuyển chọn Nam Vực, thực lực mới là chủ yếu! Chơi mấy trò vặt vãnh này có ý nghĩa gì? Có phải thiên tài thật hay không, sau khi lên đài sẽ lộ ra nguyên hình!"

Nói xong vung tay áo bỏ đi, "Năm đó mấy vị tổ sư của Hòe m phong khí phách đến mức nào, đám hậu nhân các ngươi thật sự làm bọn họ mất hết mặt mũi! Lão tử cũng thấy xấu hổ khi đứng cùng các ngươi, đi!"

Trưởng lão Phi Lô phong vội vàng dẫn đệ tử bản phong rời đi, những người khác thấy thế cũng nhanh chóng giải tán.

Trước khi đi còn không ngừng vang lên tiếng chế giễu mỉa mai.

Thấy tình cảnh này, một đám đệ tử Luyện Khí tầng tám của Hòe m phong đều lòng đầy căm phẫn, vô cùng nhục nhã, hận không thể lập tức xông lên đánh chết tất cả những người kia ở dưới lòng bàn tay!

Chỉ là trong lòng biết thực lực cách biệt quá xa, không thể không kìm nén cơn giận, lúc nhìn nhau đều cảm thấy vô cùng ấm ức.

Chỉ có tâm trạng của bốn người Bùi Lăng, Tiền Văn Sở, Thân Ung, Ngô Thanh không hề dao động chút nào.

Ba người Tiền Văn Sở, Thân Ung, Ngô Thanh này đã trải qua hai khoá Thi Đấu Ngoại Môn, đã từng ngông cuồng khí phách, đã sớm bị hiện thực tàn khốc mài giũa, bây giờ trong mắt bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích, về phần cái gọi là mặt mũi cùng vinh cùng nhục với Hòe m phong... Ha ha! Cái đó đáng mấy đồng tiền?

Bùi Lăng lại là thời gian nhập tông quá ngắn, phần lớn thời gian đều sống ở Đan phong, căn bản không đến Hòe m phong được mấy lần, hoàn toàn không có chút cảm giác chốn đi về nào, thậm chí nếu không cần phải về chủ phong của mình mới có thể tham gia Thi Đấu Ngoại Môn, hắn căn bản không tham gia vòng đấu loại ở Hòe m phong... Lúc này thấy Hòe m phong bị trưởng lão các phong khác mỉa mai, tất nhiên không nảy sinh bất kỳ cảm giác cùng chung mối thù nào.

"Chúng ta đi thôi." Lý Bình trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Trước tiên đi xác nhận thân phận, sau đó ta đẫn các ngươi đến chỗ ở trong lúc tuyển chọn."

Hắn ta rất quen thuộc với quá trình tuyển chọn, chẳng mấy chốc đã dẫn dắt đám người đi làm xong thủ tục.

Ở trên đường đi, Lý Bình trầm ngâm một lát, đột nhiên truyền âm cho Bùi Lăng: "Bùi Lăng, chỗ dựa sau lưng ngươi là chân truyền đệ tử Lệ Liệp Nguyệt sao?"

Lệ Liệp Nguyệt? Lệ tiên tử?

Bùi Lăng khẽ giật mình, cuối cùng hắn đã biết tên đầy đủ của Lệ tiên tử...

Thấy phản ứng của Bùi Lăng, Lý Bình nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa, nói tiếp: "Chắc Lệ chân truyền rất thưởng thức ngươi, nếu không cũng không cố ý phái một vị U Hồn thị nữ đến bảo vệ ngươi."

"Thế nhưng, Lệ chân truyền có lòng dạ cực cao, được nàng coi trọng là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là chuyện xấu."

"Lần Thi Đấu Ngoại Môn này, nếu ngươi có thể đứng trong mười vị trí đầu của ngoại môn, mới có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nàng; nếu muốn tiến thêm một bước được Lệ chân truyền bồi dưỡng, vậy phải giành được xếp hạng trong năm vị trí đầu, thậm chí trong ba vị trí đầu!"

"Nếu còn không qua được cả vòng tuyển chọn khu vực của Nam Vực... Làm mất mặt Lệ chân truyền, một Luyện Khí tầng chín nho nhỏ như ngươi cũng không chịu được lửa giận của nàng!"

Chương 272: Bắt đầu tuyển chọn (2)

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giật mình, Lệ chân truyền cố ý phái một vị U Hồn thị nữ bảo vệ hắn?

Chẳng trách lần đó hắn xuống Cổ Uyên bị Miêu Thành Dương phục kích, Hiểu Nghê lại kịp thời ra mặt; ba tháng trước đi làm nhiệm vụ Hàn thị sơn trang, Hiểu Nghê cũng xuất hiện sau đó...

Lý Bình là ngoại môn trưởng lão, tu vi tương đương với Hiểu Nghê, cho nên có thể phát hiện được sự tồn tại của Hiểu Nghê!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, bình tĩnh truyền âm trả lời: "Ta hiểu ý của Lý trưởng lão, chỉ cần không gặp đối thủ quá mạnh, lần tuyển chọn Nam Vực này không thành vấn đề!"

Lý Bình mỉm cười, sau khi đưa bọn họ đến chỗ ở, xoay người rời đi, vừa ra cửa đã gọi tâm phúc đến: "Kể từ lúc này, nếu lại có người nghe ngóng việc của Bùi Lăng, cứ nói cho bọn họ biết Bùi Lăng tuổi nhỏ tuấn mỹ, được nữ đan sư Kim Tố Miên ở Nhược Tú phong yêu thích, vì vậy dùng số tiền lớn hối lộ đối thủ của hắn, lúc này mới chiến thắng ba trận!"

Tâm phúc nghe vậy giật mình: "Trưởng lão, bây giờ mấy bên Huyết Triều, Phi Lô đều mưu đồ xóa bỏ Hòe m phong ta, nếu bọn họ thật sự đề nghị Vực Chủ xoá bỏ Hòe m phong ta, vậy..."

"Lão phu đang muốn bọn họ đề nghị với Vực Chủ như thế." Lý Bình cười lạnh, "Lệ chân truyền mắt cao hơn đầu trong mắt không chứa nổi một hạt bụi, nhân tài được nàng nhìn trúng sẽ không có vấn đề. Cứ làm đi, đến lúc đó lão phu muốn Huyết Triều phong và Phi Lô phong phải tốn một khoản lớn!"

...

Ngày đầu tiên đến Nhược Tú phong, chủ yếu là xác nhận thân phận.

Ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu tuyển chọn.

Sáng sớm, Lý Bình dẫn mọi người đến sân bãi.

Đây là một huyễn trận ở Nhược Tú phong, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy núi rừng rậm rạp, suối nước lững lờ, đủ loại phi cầm tẩu thú vui vẻ di chuyển bên trong.

Sau khi bước qua lại phát hiện rừng rậm xung quanh vỡ nát, cầm thú hoảng sợ bay mất, bản thân lại đứng trên một hòn đảo nổi giữa không trung!

Xung quanh còn có rất nhiều phù đảo so le chìm nổi, vây quanh một sân bãi rộng vài dặm.

Cẩn thận đếm có tất cả năm mươi bốn tòa phù đảo, vừa đúng với số lượng ngọn núi của Nam Vực.

Tình hình trên mỗi đảo đều khác nhau.

Phù đảo lớn nhất ở chính giữa, cũng là nơi xa hoa khí thế nhất.

Bên trên có kiến trúc giống với cung điện, phù thúy lưu đan, rường cột chạm trổ, còn có rất nhiều U Hồn thi khôi đứng hầu, ở chính điện treo cao bảng hiệu có hai chữ "Nhược Tú".

Các phù đảo khác cũng có đủ loại nhà cửa lầu các, trước cửa các viết tên mỗi ngọn núi.

Chỉ có phù đảo của đám người Lý Bình là nơi nhỏ nhất, độ cao thấp nhất, cách Nhược Tú phù đảo xa nhất, thậm chí còn không có cả một chỗ để che đầu, chỉ trưng bày một vài bồ đoàn, so sánh ra cũng là nơi nghèo nàn nhất.

Với loại tình huống này, Bùi Lăng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, thấy thế cũng không quan tâm, sau khi đi theo Lý Bình ngồi xuống bồ đoàn, lại nhìn về phía sân bãi ở phía dưới.

Chỉ thấy sân bãi rộng lớn vuông vức, không có thứ gì hết.

Đang muốn thu lại tầm mắt, bên tai lại vang lên truyền âm của Lý Bình: "Đừng nhìn nữa, bây giờ còn chưa bắt đầu, không có cái gì hết. Chờ sau khi bắt đầu, các ngươi ra trận, đến lúc đó trận pháp sẽ tự sinh ra đủ loại biến hóa."

Hắn ta ra hiệu Bùi Lăng nhìn về phía phù đảo của Nhược Tú, "Người của chủ phong đã đến."

Nhược Tú phong là chủ phong của Nam Vực, tất nhiên có rất nhiều đệ tử thông qua vòng đấu loại, chỉ liếc nhìn sơ qua cũng thấy phải hơn trăm người.

Thế nhưng, trong số trên trăm đệ tử này, phần lớn đều đi ở cuối cùng đội ngũ, chỉ có mấy người có thể đi theo bên cạnh Phong Chủ của Nhược Tú phong.

Bởi vì bên cạnh phong chủ còn có rất nhiều nội môn đệ tử đến đây quan chiến.

Bùi Lăng chỉ nhận biết Trịnh Kinh Sơn và Kim Tố Đài, ngoài ra còn có một nam tử mắt phượng sáng ngời, mặc một bộ áo bào nền đen hoa văn đỏ, có mấy nữ tử xinh đẹp đi theo sau lưng hắn ta, đều là người mặt như đóa hoa tóc như đám mây, chỉ là ánh mắt đờ đẫn không có chút linh tính nào, cứ như khôi lỗi.

Lý Bình thản nhiên truyền âm: "Ngươi là người của Lệ chân truyền, vậy không cần giới thiệu Trịnh Kinh Sơn mạch chủ Kiêm Tang nữa, nữ tu bên cạnh hắn là nội môn mạch chủ Kim Tố Đài một mạch Thạch Kính, là đường tỷ ruột thịt của Kim Tố Miên. Nam tử áo bào nền đen hoa văn đỏ là nội môn mạch chủ một mạch Sấu Hà, Cố Hoằng."

Họ Cố?

Bùi Lăng nghe vậy, nhìn thoáng qua Cố Hoằng kia, thầm nghĩ chắc người này là người đã cược Hòe m phong toàn quân bị diệt ngay vòng thứ nhất?

"Dù sao những nội môn đệ tử này sẽ không vào trận, hơn nữa ngươi có Lệ chân truyền làm chỗ dựa, không cần quan tâm." Lý Bình tiếp tục truyền âm nói, "Ngươi phải chú ý đến người ngồi bên cạnh Phong Chủ của Nhược Tú phong, đại sư huynh Nhược Tú phong, Công Trị Ngôn."

Bùi Lăng nhìn theo vị trí mà hắn ta ra hiệu, chỉ thấy một tu sĩ trẻ tuổi, khinh bào buộc nhẹ, vẻ mặt văn nhược.

Người ngồi bên cạnh hắn ta lại là Kim Tố Miên và Lỗ Lục Tường.

Dường như phát hiện ánh mắt của Bùi Lăng, Kim Tố Miên đang nghiêng đầu nói chuyện với Lỗ Lục Tường đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trợn mắt lườm hắn một cái.

Chương 273: Tranh đồng cầu

Cùng lúc đó, Kim Tố Đài ngồi cách đó không xa cũng lạnh lùng thoáng nhìn Bùi Lăng.

Bùi Lăng làm như không thấy, truyền âm hỏi Lý Bình: "Còn có ai cần phải chú ý?"

Lý Bình truyền âm nói: "Còn Triệu Thiên Lại của Huyết Triều phong, mặc dù danh tiếng của nàng không hiển hách, nhưng bàn về thực lực lại đáng sợ hơn mấy vị thiên kiêu trên mặt ngoài của Huyết Triều phong."

"Tần Khánh của Phi Lô phong, tu vi Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, từng có chiến tích đánh hòa nhau với tán tu Nhân Đạo Trúc Cơ sơ kỳ, không thể khinh thường!"

"Thẩm Già của Quỷ Thủ phong, thiên tư xuất chúng, nhiều năm đóng giữ ở Cổ Uyên, kinh nghiệm chém giết phong phú..."

"Đoan Mộc Minh Yên của Quỷ Liễu phong, tâm cơ thâm trầm, tính tình độc ác, hơn nữa gần đây vừa lấy được Phù khí thượng phẩm Chiêu Hồn Phiên, phối hợp nó với công pháp rất khó giải quyết..."

"Tuyên Khinh Khinh của Quỷ Linh Phong..."

"Chung Ngọc Sinh của Ngự Thú phong..."

"Ngoại trừ mấy người kia, với thực lực của ngươi không cần quá để ý những người khác."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Nếu so sánh thực lực của mấy người kia với Đường Nam Trai thì thế nào?"

"Đường Nam Trai?" Lý Bình trầm ngâm một lát, nói, "Công Trị Ngôn chắc chắn mạnh hơn Đường Nam Trai, về phần những người khác, cũng chỉ sàn sàn bằng nhau với Đường Nam Trai."

Vậy không sao.

Bùi Lăng thầm nghĩ, lúc mình mới Luyện Khí tầng bảy còn có thể tranh đấu chính diện với Đường Nam Trai một lát, bây giờ đã Luyện Khí tầng chín, nếu Đường Nam Trai còn sống, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của mình.

Nhìn như thế, trong lần tuyển chọn này, hắn chỉ cần chú ý một mình Công Trị Ngôn.

Chỉ là...

Hắn ung dung liếc nhìn Lý Bình, thầm nghĩ, không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của người này. Dù sao đôi bên còn có mối thù giết tôn tử, ai biết trước đó Lý Bình tỏ ra yếu thế, có phải vì muốn hắn lơ là bất cẩn, sau đó tiện mượn đao giết người hay không?

Vẫn nên cẩn thận với phần tuyển chọn sau đó thì hơn.

Mãi một lúc lâu sau, năm mươi bốn phong tập trung đầy đủ.

Chiêng trống vang lên, tuyên bố hợp phong, tuyển chọn Nam Vực chính thức bắt đầu.

Đám người Bùi Lăng chỉ cảm thấy xung quanh nhoáng một cái, sau một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên đã xuất hiện ở giữa sân phía dưới phù đảo!

Chỉ nghe một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm nói: "Vòng thứ nhất tuyển chọn Nam Vực, tranh đoạt đồng cầu."

"Sau mười tức, sẽ có một trăm đồng cầu ra trận."

"Người cướp được đồng cầu đánh vỡ cấm chế, sẽ được truyền tống vào vòng thứ hai."

"Trong vòng nửa canh giờ, người không thu hoạch được gì sẽ bị loại!"

"Cái gì?" Nghe vậy, rất nhiều đệ tử giữa sân đều thay đổi sắc mặt.

Ngọn núi hạng chót như Hòe m phong chỉ có mười sáu người vượt qua vòng đấu loại, các ngọn núi khác lại càng nhiều hơn, tổng cộng số đệ tử qua vòng đấu loại của năm mươi bốn phong cũng được mấy ngàn người. Bây giờ chỉ có một trăm đồng cầu, đây là vừa lên đã bị loại chín phần chín?

Không đợi đám người nói gì nữa, trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại.

Chẳng mấy chốc, bầu trời trong toàn bộ sân bãi đã biến thành đen kịt một màu, không thấy năm mươi bốn tòa phù đảo nữa.

Ngay lúc tất cả mọi người tập trung đề phòng, một quả cầu màu đồng to lớn như thiên thạch rơi xuống từ trên đỉnh đầu!

Oanh!

Đám người vội vàng trốn tránh, mấy đệ tử có tốc độ chậm hơn không kịp tránh đi, bị nện đến người ngã ngựa đổ, đều ngất đi.

Khí kình to lớn lan ra bốn phương tám hướng, một vài đệ tử Luyện Khí tầng tám đã bay ra ngoài.

Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần.

Ầm ầm ầm ầm!!!!

Liên tục có đồng cầu gào thét đánh vào giữa sân!

Sau khi rơi xuống đất, tất cả đồng cầu đều hóa thành người khổng lồ mặc giáp đồng, khí tức của mỗi người đều đạt đến Luyện Khí tầng chín đỉnh phong.

Bùi Lăng cảm thấy ngạc nhiên, vòng tranh đồng cầu hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của hắn!

Đang nghĩ ngợi, đã có đệ tử phát động công kích với người khổng lồ mặc giáp đồng, chỉ nghe "keng keng keng" vài tiếng, tất cả công kích của mấy tên đám đệ tử Luyện Khí tầng tám đều đánh vào người khổng lồ mặc giáp đồng, lại không có một vết xước nào, sau đó người khổng lồ mặc giáp đồng vung tay lên, đánh đệ tử Luyện Khí tầng tám kia bay ra.

Ầm!

Tên đệ tử Luyện Khí tầng tám kia lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra ngoài, đập mạnh xuống nơi xa, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không rõ sống chết...

"Đồng nhân thật mạnh!" Tiền Văn Sở thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, "Những đồng nhân này rất khó giải quyết... Đều cẩn thận!"

"Luyện Khí tầng chín đỉnh phong!" Một tên đệ tử Luyện Khí tầng tám của Hòe m phong giật mình nói, "Vậy chúng ta đánh thế nào được!?"

Còn chưa nói hết câu, một người khổng lồ mặc giáp đồng vung quyền nện xuống, tên đệ tử Luyện Khí tầng tám kia điên cuồng chạy trốn, người kia chuyển sang Tiền Văn Sở, Tiền Văn Sở thử ra tay ngăn cản, ai ngờ vừa tiếp xúc đã bị một luồng lực lượng cực mạnh chấn động liên tục lùi lại, khí huyết trong ngực sôi trào.

Hắn ta nhanh chóng lựa chọn từ bỏ, vận khởi độn pháp bỏ chạy nhanh như chớp.

Thân Ung, Ngô Thanh đều hứa hẹn với nội môn Cố sư huynh, bảo đảm Hòe m phong sẽ toàn quân bị diệt ở vòng tuyển chọn thứ nhất, nhưng lúc này căn bản không cần tuân thủ lời hứa, dù để bọn họ qua vòng này, bọn họ cũng không qua được! Ba người đều chạy trốn, chỉ mong nhanh chóng có kết quả, để bọn họ thoát thân.

Chương 274: Oan gia ngõ hẹp (1)

Cách đó không xa, một đệ tử Luyện Khí tầng chín của ngọn núi khác bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một huyết thủ to lớn ở sau lưng, vỗ xuống đầu người khổng lồ này.

Chỉ là huyết thủ vừa hạ xuống đỉnh đầu người khổng lồ, đã thấy người khổng lồ kia ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rít, người khổng lồ vừa gầm gừ vừa ngang nhiên ra quyền, lại đánh nát huyết thủ này!

"Đi!" Lại có đệ tử Luyện Khí tầng chín của một ngọn núi khác ra tay, vẫy tay gọi ra mấy chục oan hồn, thực lực khoảng Luyện Khí tầng sáu và tầng bảy, rít lên xông tới.

Người khổng lồ mặc giáp đồng trong mắt không có con ngươi liếc nhìn, đột nhiên một phát bắt được oan hồn, phát hiện đây như một món ngon, vội nhét vào trong miệng mình...

Vào lúc này, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một cây búa to, đập mạnh vào cổ người khổng lồ mặc giáp đồng.

Keng! Người khổng lồ mặc giáp đồng giơ tay chặn lại, một cánh tay khác hung hăng vồ về phía chủ nhân cự phủ. Người kia thay đổi sắc mặt, vội vàng thi triển độn pháp, mạo hiểm né tránh.

...

Nhược Tú phù đảo, trong đại điện.

Thị nữ đến từ Nhược Tú phong đi qua đi lại như thoi đưa, đang dâng linh quả trân thiện cho từng ghế.

Đám người tùy ý uống rượu, thản nhiên nhìn tình cảnh trong sân.

Vòm trời như đêm tối căn bản không tồn tại với người trên phù đảo.

Nơi đây vẫn giống hệt với lúc trước khi bắt đầu, liếc qua là thấy ngay.

"Kim mạch chủ." Phía chếch đối diện, Cố Hoằng uống một ngụm rượu, đột nhiên ngẩng đầu như cười mà không phải cười hỏi Kim Tố Đài, "Nghe nói gần đây lệnh muội qua lại vô cùng thân thiết với một tiểu tử ở Hòe m phong, thậm chí tự ước hẹn cả đời?"

"Chỉ là lời đồn mà thôi." Trên mặt Kim Tố Đài không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói, "Ta đã hỏi Tố Miên, nàng nói chỉ là lời đồn."

Cố Hoằng khẽ gật đầu: "Cũng đúng, đích nữ Kim gia có thân phận thế nào, sao có thể để ý phế vật nghèo kiết xác ở Hòe m phong?"

Hắn ta chỉ người giữa sân, "Lần tuyển chọn này, Công Trị Ngôn chắc chắn được hạng nhất, về phần Triệu Thiên Lại, Tần Khánh ai cao ai thấp, vẫn phải xem bọn họ phát huy thế nào... Không biết Kim mạch chủ coi trọng ai?"

Kim Tố Đài từ tốn nói: "Không khác ngươi lắm."

Ánh mắt nàng dừng trên người Bùi Lăng, hơi híp mắt lại: Hòe m phong suy yếu lâu ngày, rốt cuộc Bùi Lăng này có tài đức gì, lại lọt vào mắt Lệ chân truyền?

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Kim Tố Đài xoay chuyển, đột nhiên hỏi Trịnh Kinh Sơn cách đó không xa: "Ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy trong lần tuyển chọn này, ai có thể đứng hạng nhất?"

"..." Nghe thấy Kim Tố Đài nói chuyện với mình, vốn Trịnh Kinh Sơn đã cầm ly rượu lên, bàn tay hơi run, trong lòng thầm mắng tiện tỳ.

Mấy ngày trước hắn ta vừa bị nữ nhân hung dữ này đánh gãy hai chân, còn bị cảnh cáo và sỉ nhục một trận, kết quả bây giờ đối phương lại điềm nhiên như không có việc gì đến hỏi quan điểm của hắn ta với việc tuyển chọn?

Tưởng lão tử dễ bị bắt nạt chắc?!

Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn cười lạnh một tiếng: "Không khác với quan điểm của các ngươi là bao."

Sớm muộn cũng có một ngày, hắn ta sẽ luyện tiện nhân kia vào Diễm Cốt La Sát Đồ của mình!

Kim Tố Đài bĩu môi khinh thường.

Phế vật này, nếu không có Lệ chân truyền làm chỗ dựa, cũng xứng ngồi cùng hàng với nàng sao?

...

Giữa sân.

Những nơi người khổng lồ giáp đồng đi qua, một đám đệ tử bị đánh cho hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã.

Duy chỉ có một đệ tử khinh bào buộc nhẹ, vẻ ngoài như văn sĩ dạo chơi trong đó, bước chân phóng khoáng, người khổng lồ giáp đồng truy đuổi nửa ngày, cũng không thể chạm đến dây thắt lưng của hắn ta.

"Cũng đủ rồi." Công Trị Ngôn chắp hai tay sau lưng, đi quanh toàn bộ sân bãi một vòng, tự thấy đã quan sát thực lực những người khác được bảy tám phần, lúc này mới vung ống tay áo một cái, xung quanh đột nhiên xuất hiện mười huyết khôi!

Khí tức quanh người huyết khôi dao động, lại có tu vi Luyện Khí tầng chín.

Công Trị Ngôn bấm niệm pháp quyết, huyết khôi đột nhiên bao bọc vây quanh một bộ người khổng lồ giáp đồng ở gần đó, trong mắt hắn ta lóe lên huyết quang, mười huyết khôi đột nhiên dùng một phương thức quỷ dị, nhanh chóng xoay tròn xung quanh người khổng lồ giáp đồng. Trong lúc xoay tròn còn đánh chưởng quyền, lúc lướt qua không trung phát ra tiếng rít gào bén nhọn quỷ dị.

"Thập Phương Huyết Ma Trận!" Thấy cảnh này, có người trên phù đảo trầm thấp kêu lên, "Công Trị Ngôn lại để huyết khôi luyện thành thuật pháp này?"

Còn chưa nói hết câu, phanh phanh phanh phanh phanh!

Liên tục vang lên tiếng động trầm đục, người khổng lồ giáp đồng bị đánh cho lay động dữ dội, bắt đầu xuất hiện dấu vết nhàn nhạt.

Đệ tử giữa sân thấy vậy, đều âm thầm hoảng sợ.

"Thực lực của Công trị sư huynh thật mạnh!" Đám người Thân Ung trốn trong đám đông thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co vào, không nhịn được nhìn Bùi Lăng, thầm nghĩ vị Bùi sư đệ này xưng hùng ở Hòe m phong, không biết sau khi tận mắt thấy Công Trị Ngôn cường đại như vậy, có còn suy nghĩ ngây thơ đó không?

Vào lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, một người khổng lồ giáp đồng lại bị quét bay ra một khoảng xa, ngã xuống trong đám người, đập ngã một mảng lớn.

Trong bụi đất tung bay, một nữ tu mặt lạnh chải búi tóc hai xoắn ốc cài trâm bạch cốt, trong tay cầm trường thương, nhanh chân bước ra.

Chương 275: Oan gia ngõ hẹp (2)

"Tuyên sư muội thật tài giỏi, ngu huynh không thể tụt lại phía sau ngươi mới được." Trong lúc cười khẽ, đôi mắt tu sĩ áo bào xám dấy lên hỏa diễm màu xám trắng.

Cách đó không xa, một người khổng lồ giáp đồng đột nhiên không lửa tự đốt, vốn động tác nhanh nhẹn, lại lập tức trở nên trì độn cứng ngắc.

Lại có nữ tu mặc váy đỏ như máu, chân trần mà múa, như mị yêu dưới màn đêm, một cái nhăn mày một nụ cười cũng câu hồn phách người ta.

Nhưng người khổng lồ giáp đồng bị nàng nhìn chăm chú lại sợ hãi đứng bất động, một lát sau cơ thể màu đồng dần ảm đạm.

Trong số rất nhiều đệ tử mặt mày xám xịt, đệ tử có thực lực cường hãn như hạc giữa bầy gà, nhanh chóng vào vòng trong.

"Trăm viên đồng cầu, thật ra cũng chỉ có mấy người thật sự dựa vào thực lực bản thân để tiến vào vòng hai." Trên phù đảo, có trưởng lão khẽ vuốt râu dài, nói, "Dù những người tiếp theo có thể tiến vào, cũng chỉ dựa vào tâm cơ thủ đoạn, chứ không phải thực lực tuyệt đối."

"Mặc dù tâm cơ thủ đoạn cũng là một loại thực lực, nhưng ba vực còn lại cũng không phải loại lương thiện..."

"Cuối cùng trong Thi Đấu Ngoại Môn này vẫn phải nhìn chiến lực."

"Không sai, lần này Nam Vực ta quá thiệt thòi!"

"Ôi, nếu không phải La Tiều xảy ra chuyện, hắn rất giỏi dạy dỗ môn sinh, đám đệ tử dưới gối lại có tư chất xuất chúng, cho dù Ngô Đình Hi là người cuối cùng được nhận vào môn hạ, nếu còn ở trong tông chắc chắn có hy vọng đứng trong mười vị trí đầu của lần tuyển chọn này."

"Thật sự đáng tiếc..."

"Đám sư đồ bọn họ đều đã không còn, tiếc hận nữa cũng không có tác dụng gì." Đôi mắt trưởng lão Phi Lô phong rũ xuống, nói, "Thôi, vẫn xem những đệ tử hiện tại có thể làm vẻ vang cho Nam Vực trong Thi Đấu Ngoại Môn hay không."

"Mấy người Công Trị Ngôn đều có thể."

Trưởng lão Phi Lô phong thản nhiên nói: "Chỉ là có thể thôi, đừng quên, dù sư đồ La Tiều đã đi, nhưng Lư Huyền kia lại đến Đông Vực... Đông Vực tính toán Nam Vực ta như thế, các ngươi cảm thấy, nếu Lư Huyền này gặp đệ tử Nam Vực ta trong Thi Đấu Ngoại Môn, thì có nương tay không?"

"Công Trị Ngôn được coi là đệ tử có triển vọng nhất ở Nam Vực, nếu gặp Lư Huyền kia, cũng chưa hẳn có thể thắng dễ dàng."

Nói đến đây đám trưởng lão đều im lặng.

Trưởng lão Phi Lô phong cũng cảm thấy nói ra lời này khó tránh khỏi hơi chán nản, do dự một chút, ho khan nói: "Tiếp tục xem đi, các phong có rất nhiều đệ tử, biết đâu lại có bất ngờ thì sao."

Vào lúc này, người khổng lồ giáp đồng bị Thập Phương Huyết Ma Trận vây ở chính giữa phát ra một tiếng nổ tung, quanh người xuất hiện vô số vết rách, ầm vang vỡ nát.

Một tấm bùa chú bay ra từ đó, đột nhiên bao lấy Công Trị Ngôn, Công Trị Ngôn và mười huyết khôi lập tức biến mất không thấy gì nữa!

Trưởng lão các phong đều thoải mái, hàng lông mày giãn ra.

Sau mấy lần hít thở, nữ tu trường thương, tu sĩ áo bào xám, nữ tu váy màu máu và mấy tên đệ tử cũng lần lượt phá vỡ người khổng lồ giáp đồng, bị truyền tống rời đi.

"Công Trị Ngôn, hai mươi bảy chiêu đánh bại người khổng lồ giáp đồng; nữ tu dùng trường thương, ba mươi hai chiêu đánh bại người khổng lồ giáp đồng; tu sĩ áo bào xám, bốn mươi chiêu..."

Bùi Lăng yên lặng tính toán trong lòng, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ những tu sĩ có thể một mình đối mặt một người khổng lồ giáp đồng đã rời đi, những người khác đều tốp năm tốp ba phối hợp tác chiến.

Như Kim Tố Miên và Lỗ Lục Tường đi cùng nhau, đang bắt tay công kích một người khổng lồ giáp đồng, đã sắp đánh bại người khổng lồ giáp đồng.

Trừ cái đó ra, còn có mấy chiến trường cũng là tình huống giống nhau.

Nhưng cũng chỉ là Luyện Khí tầng chín và một vài Luyện Khí tầng tám chiến lực đặc biệt xuất chúng mới có tư cách bắt tay tác chiến.

Bởi vì phần lớn tu sĩ Luyện Khí tầng tám, lúc công kích người khổng lồ giáp đồng căn bản không có tác dụng!

Có thể nói, những người khổng lồ giáp đồng này vừa ra trận đã trực tiếp tuyên bố loại rất nhiều đệ tử.

Lúc này đám đệ tử Hòe m phong đi cùng Bùi Lăng đã từ bỏ toàn bộ, đừng nói đánh nát người khổng lồ giáp đồng lấy được truyền tống phù bên trong, bây giờ bọn họ còn chạy trối chết, chỉ cầu có thể bảo đảm an toàn.

Đã quan sát đủ rồi... Bùi Lăng không còn né tránh, chọn một người khổng lồ giáp đồng ngay gần đó, trực tiếp tới gần.

Lúc này người khổng lồ giáp đồng đang bị một đám đệ tử vây công, Thiệu Ninh Trực ở trong số đó, đến bây giờ bọn họ cũng không thể phá vỡ phòng ngự của người khổng lồ giáp đồng. Quanh cơ thể người khổng lồ che kín dấu vết mấp mô, lại không hề có dấu hiệu vỡ nát.

Đáng chết! Thỉnh thoảng Thiệu Ninh Trực lại nhìn về phía Kim Tố Miên, thực lực của Kim Tố Miên và Lỗ Lục Tường không bằng hắn, nhưng thân là đan sư, linh thạch dồi dào, lúc này Kim Tố Miên căn bản không vận dụng thuật pháp, trực tiếp lấy ra một nắm phù lục, liên tục đánh về phía người khổng lồ... Người khổng lồ bên bọn họ đã sắp nứt ra.

Chẳng lẽ mình có nhiều người như vậy, cuối cùng còn tiến vào vòng thứ hai chậm hơn hai nữ tu?!

Trong lòng Thiệu Ninh Trực nặng nề, lại công kích nhanh hơn mấy phần.

Chương 276: Thủ lôi đài (1)

Vào lúc này, thấy Bùi Lăng tới gần, lập tức giận dữ nói: "Cút đi! Bộ giáp đồng này là của Huyết Triều phong chúng ta..."

Còn chưa nói hết câu, đồng môn bên cạnh đã thay đổi sắc mặt, giữ chặt hắn ta khẽ nói: "Nhanh im lặng! Hắn là Bùi Lăng của Hòe m phong!"

"..." Da mặt Thiệu Ninh Trực co lại, lập tức không dám nói tiếp nữa.

Bùi Lăng cũng không nói nhảm, trở tay rút ra Yếm Sinh Đao, một đao chém xuống!

Huyết quang tràn ra!

Như Huyết Hà cuốn ngược!

Người khổng lồ giáp đồng phản ứng cực nhanh, lập tức bắt chéo hai tay che trước ngực.

Oanh!

Nó bay ngược ra ngoài, hai tay xuất hiện một đạo vết đao lõm xuống rõ ràng!

Một tràng tiếng xột xoạt tiếng vang lên, vết đao nhanh chóng tạo ra rất nhiều vết rạn ở xung quanh.

Không đợi người khổng lồ giáp đồng đứng vững, Bùi Lăng đã chém ra đao thứ hai.

Khí thế của đao thứ hai còn trên cả đao thứ nhất, gần nửa sân bãi đều bị một vòng huyết sắc chiếu rọi, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều phù đảo ở phía trên.

Xoạt xoạt.

Hai tay người khổng lồ giáp đồng đứt hết, trên ngực cũng để lại một dấu vết cực sâu.

Ngay lúc nó gầm thét muốn đứng dậy, đao thứ ba đã đến!

Một đạo huyết sắc cực dài lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nặng nề chém vào vết đao trên ngực nó, trong tiếng kim loại vỡ tan khiến người ta ê răng, người khổng lồ giáp đồng đột nhiên bị chém thành hai khúc!

Thi triển Huyết Quỷ độn pháp, truyền tống phù vừa rời khỏi lồng ngực người khổng lồ đã bị Bùi Lăng chạy đến một phát bắt được, ngay sau đó cả người hắn biến mất.

Ba đao trảm diệt một bộ người khổng lồ giáp đồng!

Tất cả đệ tử đứng ở giữa sân thấy cảnh này đều sợ ngây người.

Vừa nãy đại sư huynh Công Trị Ngôn ở Nhược Tú phong được coi là đệ tử hàng đầu trong số Luyện Khí kỳ Nam Vực, trong tình huống triệu hoán ra mười huyết khôi lại bày ra Thập Phương Huyết Ma Trận, cũng tốn hơn hai mươi chiêu mới giải quyết được người khổng lồ giáp đồng... Rốt cuộc người này là ai? Lại có thực lực như thế!

Rất nhiều đệ tử vừa tiếp tục giao thủ với người khổng lồ giáp đồng, vừa rối rít nghe ngóng lai lịch thân phận của Bùi Lăng.

Rất nhanh, bọn họ đã hoảng sợ: "Hóa ra là Bùi Lăng ở Hòe m phong!"

"Đạo lữ của Kim Tố Miên Kim sư tỷ?"

"Chẳng trách trách Kim sư tỷ lại vứt bỏ thanh mai trúc mã Thiệu sư huynh để lựa chọn hắn, đứng trước mặt thiên tài thế này, ngay cả ta cũng khinh thường Thiệu sư huynh."

"Suỵt, Thiệu sư huynh đang ở đằng kia, nhỏ giọng một chút."

Cách đó không xa, sắc mặt Thiệu Ninh Trực tái xanh, nắm đấm hết siết chặt lại thả ra, hết thả ra lại siết chặt, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó, lại nghe ở nơi xa truyền đến một tiếng "ầm", chỉ thấy người khổng lồ giáp đồng bị Kim Tố Miên và Lỗ Lục Tường hợp lực công kích ầm vang ngã xuống đất.

Một tấm truyền tống phù bay ra từ trong cơ thể to lớn, một phát bao bọc Kim Tố Miên, truyền tống nàng rời đi.

Lỗ Lục Tường bị bỏ lại cũng không để ý, nàng mới Luyện Khí tầng tám, trước đây không lâu còn bị tổn thương thần hồn ở Hàn thị sơn trang, vốn không nghĩ đến việc có thể thông qua tuyển chọn Nam Vực.

Sở dĩ vào sân cũng chỉ vì trợ giúp Kim Tố Miên chút sức lực.

Lúc này Kim Tố Miên đã đi vào vòng tiếp theo, nàng có thể thành công lui thân.

Nghĩ như vậy, nàng di chuyển mấy bước đi vào trong góc, tránh việc lại bị mấy người khổng lồ giáp đồng khác công kích. Vừa xoay người đã thấy Thiệu Ninh Trực, không khỏi hoảng sợ bật thốt lên: "Thiệu sư huynh, Kim sư muội đã đi vào, sao ngươi còn ở đây?"

Lời này như một lưỡi đao đâm vào tim Thiệu Ninh Trực, hắn ta không thể kìm được đột nhiên lao đến trước mặt người khổng lồ giáp đồng ở gần đó, cuồng loạn quyền đấm cước đá một trận!

Bùi Lăng! Bùi Lăng! Ngươi mẹ nó chờ đó cho lão tử!!!

...

Phù đảo phía trên, đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có người nhìn về phía Hòe m phù đảo cuối cùng, không xác định hỏi: "Lý Bình, người vừa nãy thật sự là đệ tử Hòe m phong các ngươi?"

Lý Bình mỉm cười, đắc ý vuốt râu, không trả lời.

Nhược Tú phù đảo, sắc mặt Cố Hoằng âm trầm buông ly rượu xuống: "Kia là Bùi Lăng? Đệ tử Hòe m phong?"

Đáng chết, cũng dám không nghe theo phân phó của hắn ta!

Hòe m phong suy yếu lâu ngày, nhưng dù sao cũng là một phong trong Nam Vực, dù những người được chia đến ngọn núi này đều là một vài đệ tử muốn gia thế không gia thế, muốn thiên phú không thiên phú, nhưng luôn có một vài người quý hiếm có thể trổ hết tài năng.

Mặc dù những năm gần đây, đệ tử Hòe m phong đều không qua được tuyển chọn Nam Vực, nhưng cũng không đến mức toàn quân bị diệt ngay vòng đầu tiên của tuyển chọn!

Hắn ta cũng nhìn rõ điểm này, tự sắp xếp đám người Tiền Văn Sở, dự định đánh cược kiếm một món hời.

Ai biết, dù ba người Tiền Văn Sở nghe lời, từ lúc bắt đầu tuyển chọn đã né tránh sang một bên, hoàn toàn không có ý công kích người khổng lồ giáp đồng, Bùi Lăng kia lại phách lối như thế, căn bản không quan tâm lời nói của hắn ta!

"Bùi Lăng Hòe m phong..." Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Tố Đài lạnh giá, khẽ đọc cái tên này, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói.

"Từ lúc nào tiểu tử này lại mạnh như vậy?"

Chương 277: Thủ lôi đài (2)

Cách đó không xa, Trịnh Kinh Sơn đột nhiên ngửa đầu uống một chén linh tửu, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ.

Dù lúc hắn ta và Miêu Thành Dương đến Luyện Khí tầng chín, cũng không thể làm được như vừa rồi!

Thật không ngờ, Bùi sư đệ ngoại trừ luyện đan lợi hại, thực lực cũng không thua kém thuật luyện đan của hắn!

Vốn lần này Trịnh Kinh Sơn đến đây, chỉ là sớm tìm kiếm máu mới cho một mạch Kiêm Tang, nhưng bây giờ thấy thực lực chân chính của Bùi Lăng, trong lòng hơi dao động, hắn ta nhận được tin tức, mười vị trí đầu của lần Thi Đấu Ngoại Môn sẽ có một phần thưởng hợp với hắn ta. Vốn định sau khi kết thúc Thi Đấu Ngoại Môn, sẽ tốn giá cao để trao đổi với đệ tử nằm trong mười vị trí đầu.

Bây giờ Bùi Lăng đã cường hãn như vậy, vậy hắn ta cần gì đi nhờ người ngoài?

Tính toán ra, hắn ta đã đạt được Diễm Cốt La Sát Đồ rất nhiều năm, nhưng vẫn chậm chạp không thể luyện hóa hoàn toàn, nếu không, sao hắn ta vẫn không đấu lại Miêu Thành Dương chứ?

Nếu có được thứ kia, có thể hoàn toàn luyện hóa Diễm Cốt La Sát Đồ.

Đến lúc đó, đừng nói Miêu Thành Dương, dù là Kim Tố Đài cũng chưa chắc không thể chiến một trận!

Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn hơi híp mắt lại.

...

Ánh sáng trắng lóe lên.

Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện ở trên một lôi đài.

Toàn bộ lôi đài này đen nhánh như là đúc từ kim loại, loáng thoáng hiện ra đủ loại phù văn.

Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một mình hắn.

Xung quanh như có màn tơ che chắn, nhìn ra ngoài một mảnh mông lung, khó mà phân biệt cảnh vật bên ngoài.

Trên đỉnh đầu là bầu trời tối đen, điểm xuyết một vài ngôi sao yếu ớt.

Không biết chân trời ở phương hướng nào lại có huyết sắc cuồn cuộn, đầy vẻ quỷ dị và chẳng lành.

Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng trước đó lại vang lên bên tai: "Vòng tuyển chọn thứ hai, thủ lôi đài."

"Có tất cả mười lôi đài."

"Mười vị trí đầu vòng thứ nhất tự động trở thành lôi chủ ban đầu."

"Người tiến vào tiếp theo tự do chọn lôi đài."

"Bên thắng là lôi chủ mới."

"Lôi chủ bị thua cũng có thể lựa chọn khiêu chiến lôi đài lần nữa."

"Không hạn chế thủ đoạn."

"Không hạn chế số lần khiêu chiến lôi đài."

"Trong vòng ba ngày, mỗi đêm có ba canh giờ để rời khỏi lôi đài, dùng để nghỉ ngơi."

"Ba ngày sau, đệ tử còn ở lại trên lôi đài đã thủ lôi đài thành công."

"Có thể vào vòng ba!"

"Những người còn lại bị loại!"

Nói xong quy tắc, xung quanh không còn tiếng vang nữa.

Bùi Lăng trầm ngâm một lát, tùy ý chọn một chỗ trên lôi đài khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ đợi mãi một lúc lâu, cuối cùng không gian cách đó không xa có một cơn chấn động, một tu sĩ xuất hiện.

Điều khiến Bùi Lăng bất ngờ là, tên tu sĩ phía đối diện này, dù khuôn mặt hay quần áo binh khí đều mơ hồ, cứ như tranh trong nước, không thấy rõ lắm.

"..." Dường như không chỉ hắn không thể phân biệt đối phương, đối phương nghiêng đầu nhìn hắn cũng hơi ngạc nhiên, đôi môi đóng mở hỏi một câu gì đó, chỉ là không có bất kỳ tiếng động nào vang lên. Hơn nữa, bởi vì lấy khuôn mặt mơ hồ, khó có thể phán đoán nội dung thông qua khẩu hình.

Nhân lúc đối phương đứng không muốn nói chuyện, Bùi Lăng không hề chậm trễ rút Yếm Sinh Đao ra, trực tiếp chém một cái!

Một vòng huyết quang chợt tản ra, gào thét đánh về phía đầu của đối phương!

Nửa ngày trước, sau khi trải qua một phen ác chiến và được đồng bạn giúp đỡ, Thiệu Ninh Trực vất vả đánh bại người khổng lồ giáp đồng, lấy được truyền tống phù đến cửa thứ hai.

Sau khi truyền tống, hắn ta xuất hiện trong một không gian mê vụ, xung quanh có tổng cộng mười lôi đài, mỗi lôi đài đều bị màn tơ che đậy, không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ có thể từ hình bóng lay động thấy trên đài có một người.

Cùng lúc đó, bên tai truyền tới một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng: "Vòng tuyển chọn thứ hai, công lôi đài."

"Có tất cả mười lôi đài."

"Mười vị trí đầu của vòng thứ nhất là lôi chủ mười lôi đài."

"Còn lại đều là người khiêu chiến, công lôi đài thành công thì làm lôi chủ mới, quy tắc từ công lôi đài biến thành thủ lôi đài."

"Không giới hạn số lần công lôi đài, không hạn chế thủ đoạn."

"Trong vòng ba ngày, mỗi đêm có ba canh giờ đóng lôi đài, dùng để nghỉ ngơi."

"Ba ngày sau, đệ tử còn ở trên lôi đài sẽ thành công thủ lôi đài."

"Đi vào vòng thứ ba!"

Thiệu Ninh Trực lập tức hiểu được, nhìn về phía mười lôi đài, mười người đang ở trên lôi đài chắc là Công Trị Ngôn, Tuyên Khinh Khinh, Tần Khánh, Triệu Thiên Lại... Còn có Bùi Lăng đáng chết kia!

Bên cạnh càng ngày càng nhiều người, là các đệ tử đoạt được truyền tống phù khác lần lượt xuất hiện.

Chỉ là giữa mọi người như bị sương mù mơ hồ bao phủ, dù cách rất gần cũng không thấy rõ vẻ ngoài.

Rất nhanh, có đệ tử lựa chọn một lôi đài, bị truyền tống vào, bắt đầu đấu pháp.

Có người dẫn đầu, những người khác cũng rối rít lựa chọn lôi đài tấn công, Thiệu Ninh Trực thấy thế tay mắt lanh lẹ, cũng vội vàng tùy tiện chọn một lôi đài.

Vừa bị truyền tống vào, hắn ta đã mở miệng nói: "Tại hạ Thiệu Ninh Trực Thiệu gia, là..."

Còn chưa nói hết lời, chỉ thấy đối phương chém một đao vào đầu mình!

Tốc độ của một đao này thật sự quá nhanh, hắn ta cũng không kịp làm gì, mắt đã tối sầm lại...

Chương 278: Không ai có thể ngăn cản một đao!

Chờ lấy lại tinh thần, hắn ta lại xuất hiện ở dưới đài, đầu mơ hồ đau đớn như chịu trọng thương gì đó, chỉ hơi động đậy đã cảm thấy choáng váng.

Sắc mặt Thiệu Ninh Trực rất khó coi, nếu không có gì ngoài ý muốn, vừa nãy hắn ta chỉ bị đối phương chém một đao! Bây giờ hắn ta không chết là vì những lôi đài này đã thiết lập trận pháp, sẽ truyền tống ra ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc chuẩn bị chết, để tránh thân tử đạo tiêu.

Dù đám người bọn họ cũng không bằng lôi chủ ban đầu ở trên lôi đài, cũng là một trăm người giết ra khỏi trùng vây trong năm mươi bốn phong.

Nếu cứ chết ở chỗ này như vậy, trên cơ bản sau này Nam Vực sẽ không có mấy đệ tử có bản lĩnh, tất nhiên phải giữ gìn.

Nhưng Thánh tông cũng không phải loại lương thiện gì, mạnh được yếu thua, cho dù vì tương lai của Nam Vực mới bảo vệ bọn họ một mạng, nhưng cũng không thể không có chút trừng phạt nào.

Nói cách khác, dù quy tắc không giới hạn số lần công lôi đài, nhưng liên tục công lôi đài thất bại, tình cảnh sẽ càng ngày càng kém, chứ đừng nói đến thủ đánh!

"Một chiêu giết ta... Không thể đến lôi đài số năm này nữa, lấy thực lực của ta, dù lấy ra át chủ bài cũng không có bất kỳ phần thắng nào..."

Đang lúc Thiệu Ninh Trực nghĩ như vậy, đã thấy có người chọn lôi đài số năm, hắn ta thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, dừng bước chân tiến về lôi đài khác, ôm cánh tay chờ xem kịch vui.

...

Trên lôi đài, Bùi Lăng vừa giải quyết một người, thấy đối phương còn không đỡ nổi một đao của mình, không khỏi hơi nghi ngờ, thực lực của người này cũng là người tám lạng kẻ nửa cân với Điền Tòng Hoành, sao có thể thông qua vòng tuyển chọn thứ nhất?

Không phải cũng dùng linh thạch mở đường giống trận của mình và Phương Dã chứ?

Đang suy nghĩ, lại thấy dù đối phương bị mình chém, nhưng không để lại thi thể và máu tươi, không khỏi hơi cau mày.

Xem ra thất bại ở vòng này cũng không cần trả giá bằng mạng sống.

Hắn vừa muốn thu hồi Yếm Sinh Đao, lúc này lại có một người xuất hiện trên lôi đài.

Bùi Lăng không nói hai lời, lại chém xuống một đao!

Ánh sáng trắng lóe lên, Lục Giá hãi hùng khiếp vía xuất hiện dưới đài, hắn ta vô thức sờ lên đầu mình, xác định vẫn còn nguyên không tổn hại chút nào, mới hoảng sợ nhìn về phía lôi đài số năm.

Hắn ta là đệ tử Nhược Tú phong, mặc dù thực lực có chênh lệch với đại sư huynh Công Trị Ngôn của bản phong, nhưng cũng được coi là nhân vật xếp hàng đầu toàn bộ Nam Vực.

Trước khi ra trận, trưởng lão cũng có chút mong đợi với hắn ta.

Không ngờ lại không đỡ nổi một đao của lôi chủ lôi đài số năm!

"Đao thật nhanh! Đao thật ác độc!" Lục Giá thầm nghĩ trong lòng, "Đao pháp kia khá giống với lúc Bùi Lăng ở Hòe m Phong ra tay trước khi ta tiến vào đây, chắc là hắn."

"Vốn còn tưởng hắn trùng hợp giải quyết được người khổng lồ giáp đồng kia, bây giờ xem ra đều là hiểu lầm... Người này lại mạnh như vậy!"

Hắn ta vốn tưởng việc đối phương là đạo lữ của Kim Tố Miên, chỉ là Hòe m phong rải lời đồn mà thôi.

Hiện tại xem ra rất có thể là thật!

Dù sao, ngay cả Công Trị Ngôn cũng chưa chắc có thể dùng một chiêu đánh bại hắn ta.

Kim Tố Miên cũng không phải kẻ mù lòa, nhân vật thiên tài lại còn trẻ trung như vậy, đã gặp phải, sao có thể nàng không tóm chặt chứ?

Lục Giá nghĩ như vậy, lấy lại bình tĩnh đi sang bên cạnh.

Giữa chừng phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, khẽ nhíu mày nhưng cũng không để ý tới: "Nghỉ ngơi một chút, lại đi khiêu chiến lôi đài khác, không thể đến lôi đài số năm này nữa!"

...

Thi đấu lôi đài, Bùi Lăng cầm Yếm Sinh Đao hơi buồn bực ngán ngẩm.

Chỉ có một trăm đồng cầu, cũng chỉ có mười lôi đài, bởi vì không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể mù quáng lựa chọn.

Thỉnh thoảng hắn lại đối phó với một vài người đến đây khiêu chiến.

Chỉ là, cho đến tận nay vẫn không có một ai chống đỡ được một đao của hắn.

Hơn nữa còn chỉ là một đao bình thường, còn chưa cần sử dụng cả Huyết Sát đao pháp.

"Không tệ!" Bùi Lăng thầm nghĩ, "Đối thủ đến khiêu chiến ta đều là mấy tên rác rưởi..."

Nghĩ như vậy, lại có một người lên đài, hắn không hề chậm trễ đánh một đao qua, dễ dàng tiễn người khiêu chiến còn chưa thấy rõ ràng dáng vẻ lôi đài về dưới đài.

...

Trên phù đảo, Phong Chủ, trưởng lão và nội môn đệ tử các phong càng xem càng hoảng sợ.

Thiệu Ninh Trực thì cũng thôi, xuất thân và tư chất cũng chỉ có thể là trên thì không đủ dưới thì có thừa ở ngoại môn, còn không vào được cả Nhược Tú phong, chỉ có thể đến Huyết Triều phong thua kém Nhược Tú phong. Bị Bùi Lăng chém một đao, cũng không thể khiến bọn họ chấn động.

Nhưng Lục Giá và mấy người đến sau đó, mặc dù không phải đệ tử mạnh nhất Nam Vực trong thế hệ này, nhưng cũng là người đã trải qua trăm trận chiến, thành danh đã lâu.

Bây giờ đi lên khiêu chiến Bùi Lăng, lại không ai có thể chống đỡ đến đao thứ hai?!

Trầm mặc một lát, có người truyền âm cho Lý Bình: "Không phải Hòe m phong các ngươi bồi dưỡng được Bùi Lăng này đúng không?"

"Thực lực như vậy, e rằng ngay cả tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn!"

Chương 279: Đi gặp Lệ chân truyền (1)

"Lý Bình, ngươi thành thật nói cho ta biết, ta cam đoan không truyền ra ngoài: Chẳng lẽ Bùi Lăng này là đệ tử mà La Tiều bí mật nhận vào khi còn sống? Ta nhớ Ngô Đình Hi quan môn đệ tử của La Tiều đã đền tội ở Nguyên Mỗ sơn gần Lộc Tuyền thành?"

"Đừng giả vờ, Hòe m phong các ngươi không có bản lĩnh bồi dưỡng ra thiên kiêu như thế... Chắc chắn là người của La Tiều đúng không? La Tiều đúng là đệ nhất trưởng lão của Nam Vực ta, sau khi ngã xuống còn để lại một át chủ bài như thế cho Nam Vực ta. Chỉ là Lý Bình, đã như vậy, sao có thể đặt người này ở Hòe m phong các ngươi phung phí của trời? Nên ghi vào chủ phong mới đúng!"

Lý Bình cười lạnh, không quan tâm đến những người khác đang hỏi thăm nghe ngóng, chỉ duy nhất câu cuối cùng của trưởng lão Nhược Tú phong khiến hắn ta không nhịn được khẽ phản bác: "La Tiều? La Tiều là cái thá gì! Mặc dù Nhược Tú phong các ngươi là chủ phong, tướng ăn cũng đừng khó coi như vậy. Lúc Bùi Lăng nhập môn đã đăng ký Hòe m phong, trừ khi sau này hắn Trúc Cơ tiến vào nội môn, nếu không vẫn luôn là người của Hòe m phong ta!"

"Hả?" Trưởng lão Nhược Tú phong khẽ giật mình, lẩm bẩm, "Không phải La Tiều sắp xếp? Vậy là ai?"

Cũng không thể là khí vận của Hòe m phong hưng thịnh, mơ hồ nhận được một kỳ tài ngút trời chứ?

Nhược Tú phù đảo.

Các nội môn đệ tử đi theo mạch chủ đến đây đang thì thầm nói chuyện: "Thật không ngờ, ngày xưa Hòe m phong này luôn suy thoái, lại xuất hiện nhân vật lợi hại như thế..."

"Hắn thủ lôi lâu như vậy, chưa đánh ra đao thứ hai, còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính!"

"Đều nói tám phần mười hạng nhất của Nam Vực là Công Trị Ngôn, ta thấy Công Trị Ngôn gặp nguy hiểm rồi."

"Công Trị Ngôn cũng xứng so với tiểu tử này? Với tình thế hiện tại của hắn, chỉ sợ mười vị trí đầu ngoại môn cũng không phải nói chơi."

"Điều này thì chưa chắc, theo ta được biết, ít nhất bên Đông Vực có đệ tử đã bước vào Trúc Cơ... Kết quả lần Thi Đấu Ngoại Môn này khó mà nói trước."

Lúc bọn họ khe khẽ bàn tán, ba vị mạch chủ ngồi phía trước đều có sắc mặt khác nhau.

Kim Tố Đài cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị: "Hỏng bét! Không ngờ thực lực của Bùi Lăng kia lại như thế... Xem ra Tố Miên muốn tìm hắn báo thù trong Thi Đấu Ngoại Môn, là chuyện không thể nào."

So sánh ra, tâm trạng Trịnh Kinh Sơn rất tốt.

Không tệ, rất không tệ, Bùi Lăng tiểu tử này thật sự cho hắn ta một vui mừng cực lớn.

Vốn tưởng chỉ là nhân tài am hiểu luyện đan, không ngờ khả năng thực chiến của Bùi Lăng cũng cường hãn như thế, xem ra việc cầm lấy thứ kia hoàn toàn luyện hóa Diễm Cốt La Sát Đồ đã trong tầm tay!

Ừ... Chỉ là sư đệ xuất sắc như vậy, cũng không thể chậm trễ mới đúng, nếu không dùng hết phần tình cảm khó khăn mới góp nhặt được, sau này Bùi Lăng một bước lên trời, muốn lung lạc hắn sẽ không dễ dàng như hiện tại nữa.

Trịnh Kinh Sơn hơi suy nghĩ, bây giờ Bùi Lăng trẻ tuổi nóng tính, mấy ngày nay khắp nơi lưu truyền quan hệ mập mờ của đối phương và Kim Tố Miên Kim gia, chắc là Bùi sư đệ coi trọng phượng hoàng Kim gia kia.

Đúng lúc Lệ sư tỷ đã xuất quan, mặc dù lần này không tự mình tới quan sát tuyển chọn Nam Vực, nhưng đêm nay Bùi Lăng nghỉ ngơi, hắn ta sẽ dẫn Bùi Lăng đi gặp Lệ sư tỷ, trùng hợp có thể lấy chuyện này để đổi thứ kia của Bùi Lăng.

Đến lúc đó, vừa có thể lấy được vật kia, vừa có thể khiến Bùi Lăng biết ơn mình.

Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn dựa lưng ra sau, đắc ý cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Lúc này Cố Hoằng ngồi cách đó không xa đang bóp chặt chén hà diệp ở trong tay.

Sắc mặt hắn ta tái xanh, xoay đầu lại thâm trầm nhìn Trịnh Kinh Sơn, truyền âm phân phó thuộc hạ mồ hôi nhễ nhại đứng cách đó không xa: "Đi thăm dò Bùi Lăng kia, xem rốt cuộc chỗ dựa của hắn là ai! Nếu chỉ có một mình Trịnh Kinh Sơn... Vậy không đủ đáng sợ!"

...

Trên lôi đài, thời gian chậm rãi trôi qua.

Sau khi Bùi Lăng liên tục đánh bại mười mấy đối thủ, cuối cùng không ai lên đài nữa.

Người khiêu chiến trong không gian mê vụ đều ăn ý lựa chọn coi như không thấy lôi đài số năm.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối, trên lôi đài xuất hiện một đầm nước nho nhỏ.

Sau khi đến Hàn thị sơn trang, đương nhiên hắn hiểu rõ đây là con đường truyền tống.

Vừa bước vào, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện mình về Hòe m phù đảo.

Lý Bình bước tới đón, khóe miệng mỉm cười như tắm gió xuân: "Bùi Lăng, làm tốt lắm!"

Cùng lúc đó, hắn ta truyền âm khen, "Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, tiếp tục giữ vững, nhất định có thể để Lệ chân truyền hài lòng!"

Còn chưa nói hết câu, đã có ánh mắt nhìn đến từ bốn phương tám hướng, trưởng lão Phi Lô phong mở miệng trước tiên: "Bùi Lăng, chúng ta..."

Lý Bình thay đổi sắc mặt, một phát bắt được bả vai Bùi Lăng, lập tức biến mất ở trên phù đảo!

"Đáng chết, sao Lý Bình này lại không thấy rõ tình hình như thế!" Thấy thế, trưởng lão Phi Lô phong ngẩn ngơ, trưởng lão Nhược Tú phong thì nhíu mày, không vui nói, "Khó khăn lắm Nam Vực ta mới có một hạt giống thiên kiêu, nếu để lại nơi hoang vu như Hòe m phong kia, chẳng phải bị lãng phí một cách vô ích sao?"

Chương 280: Đi gặp Lệ chân truyền (2)

"Nên đưa đến Nhược Tú phong, để Nhược Tú phong chúng ta dạy bảo bồi dưỡng mới đúng!"

Hắn ta vung tay áo một cái, "Ta muốn đi gặp Vực Chủ, nói rõ ràng việc này!"

Trưởng lão các phong khác thấy thế ánh mắt chớp động, cuối cùng rối rít đuổi theo: "Không sai! Hòe m phong suy yếu lâu ngày, đâu biết cách bồi dưỡng thiên kiêu chân chính là như thế nào? Bùi Lăng này đến đâu cũng được, chỉ không thể ở lại Hòe m phong!"

Lúc đang nói chuyện, bọn họ đều bí mật truyền âm cho đệ tử phe mình, nghĩ cách nghe ngóng sở thích của Bùi Lăng, chuẩn bị đi lung lạc.

Dù sao trưởng lão có chút tầm mắt đều nhận ra với thực lực của Bùi Lăng, chỉ cần không xảy ra chuyện bất ngờ, mười vị trí đầu của ngoại môn đã là vật trong tay.

Dựa theo quy củ Thánh tông, trong phong có một ngoại môn đệ tử lọt vào mười vị trí đầu, tài nguyên trong mười năm tiếp theo có thể nói là rất hùng hậu!

Đối mặt với lợi ích thế này, giở thủ đoạn đã tính là gì?

Nếu không phải phía trên còn có Vực Chủ trấn áp, bọn họ đã sớm ra tay!

Chỗ ở tạm thời của Hòe m phong ở Nhược Tú phong.

Trong viện lóe lên ánh sáng trắng, Lý Bình dẫn theo Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện.

"Bùi Lăng, chúng ta đều nhìn rõ ràng biểu hiện vừa rồi của ngươi, bây giờ ngươi đã là người chạm tay có thể bỏng." Lý Bình buông Bùi Lăng ra, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Các phong ở Nam Vực đều không bị mù, chắc chắn tiếp theo sẽ dốc hết sức tranh giành ngươi, thậm chí làm loạn đến trước mặt Vực Chủ."

"Nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên ở lại Hòe m phong."

"Dù sao từ lúc ngươi nhập tông đã ghi vào Hòe m phong, mặc dù Hòe m phong suy yếu lâu ngày, nhưng cũng vì lý do này, không có bất kỳ ai có thể so với ngươi."

"Ta có thể cam đoan, nếu ngươi không đi, lại còn tranh giành được tài nguyên cho Hòe m phong, ta chắc chắn sẽ không keo kiệt!"

"Nhưng nếu ngươi đến nơi khác, những ngọn núi kia hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài đệ tử được bọn họ gửi gắm hy vọng bắt đầu bồi dưỡng từ khi còn nhỏ."

"Đến lúc đó có thể chia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?"

"Thậm chí còn có thể coi ngươi như cây rụng tiền, căn bản không quan tâm tiền đồ và việc tu luyện của ngươi."

"Trước kia Thánh tông cũng từng xảy ra chuyện như vậy."

"Lại nói, bây giờ ngươi đã Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, Trúc Cơ gần ngay trước mắt, đến lúc đó sẽ tiến vào nội môn. Đổi phong ngay lúc này chỉ vì lợi ích, tự nhiên lại gây ra nhiều chuyện, cũng ảnh hưởng đến Trúc Cơ."

Hắn ta luôn miệng thuyết phục, mặc kệ là vì lợi ích hay vì mặt mũi của Hòe m phong, Bùi Lăng đều không thể đi!

"Lý trưởng lão nói đúng lắm, ta sẽ nhớ." Bùi Lăng thuận miệng trả lời một câu, hiện tại chuyện quan trọng nhất với hắn là giành được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, cũng không có tâm tư để ý đến những điều mà Lý Bình trưởng lão đang lo lắng, nếu thật sự có trưởng lão các phong khác đến tìm mình, đương nhiên ai cho nhiều chỗ tốt, hắn sẽ nghe người đó.

Thấy Bùi Lăng không đặt lời nói của mình ở trong lòng, Lý Bình nhíu mày đang muốn tiếp tục thuyết phục, tu sĩ canh cổng lại vội vàng tới bẩm báo: "Trưởng lão, Bùi sư huynh, có người tới chơi."

Lý Bình nghe vậy sắc mặt thay đổi, còn tưởng trưởng lão các phong khác lại hành động nhanh như vậy đã chạy tới cướp người, hắn ta thở sâu, ổn định tâm thần rồi mới hỏi: "Có bao nhiêu người tới?"

"Chỉ có một người." Tu sĩ kia nói, "Là nội môn mạch chủ Kiêm Tang, nói có chuyện cần tìm Bùi sư huynh bàn bạc."

Lý Bình vẫn không yên tâm, kiên trì đi cùng Bùi Lăng ra cửa xem, quả nhiên chỉ có một mình Trịnh Kinh Sơn đang đứng chắp tay, thấy hai người bọn họ chỉ khẽ gật đầu, nói: "Ta có việc đưa Bùi sư đệ đến nội môn một chuyến, yên tâm, sẽ không quá lâu, không làm chậm trễ việc tuyển chọn."

Nội môn?

Chẳng lẽ đi yết kiến Lệ Liệp Nguyệt?

Lý Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, không phải giới thiệu ngọn núi khác cho Bùi Lăng là được!

Hơn nữa, hắn ta hiểu rõ tính cách của Lệ Liệp Nguyệt, vị chân truyền này xuất thân cao quý, tư chất cực tốt, đã nuôi dưỡng ra tính cách vô cùng cao ngạo, nàng khinh thường hành động bè lũ xu nịnh chỉ vì tài nguyên.

Nếu Trịnh Kinh Sơn dẫn Bùi Lăng đi gặp nàng, vậy căn bản không cần lo lắng giữa chừng bị những người khác lừa mất.

Nghĩ tới đây, Lý Bình giãn hàng mày, thoải mái cho đi.

"Trịnh sư huynh, chuyện gì thế?" Bùi Lăng nhíu mày hỏi.

Dù sao, trong số người quan sát tuyển chọn với Trịnh Kinh Sơn ở trên Nhược Tú phù đảo, còn có một vị nội môn mạch chủ Cố Hoằng!

Nếu Cố Hoằng là Cố sư huynh mà đám người Tiền Văn Sở nhắc đến, ai biết hắn ta có giận chó đánh mèo lên Trịnh Kinh Sơn vì Bùi Lăng qua vòng thứ nhất, hại hắn ta bị thua cá cược hay không...

Đến lúc đó Trịnh Kinh Sơn bị Cố Hoằng đánh tơi bời, liên lụy đến hắn thì làm sao bây giờ?

"Bởi vì sư tỷ đã xuất quan." Trịnh Kinh Sơn nhìn hắn như thể đang thấy linh vật mà mình cần, tâm tình vô cùng sung sướng, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi là nhân tài mà sư tỷ nhìn trúng, đương nhiên phải đến bái kiến."

Đi gặp Lệ tiên tử?

Bùi Lăng khẽ giật mình, trước đó Hiểu Nghê dặn hắn phải lấy được hạng nhất trong Thi Đấu Ngoại Môn, sau đó lựa chọn Lệ chân truyền làm người chỉ điểm, lại dâng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho Lệ chân truyền ngay trước mặt mọi người.

Chương 281: Kính xin sư huynh nói đỡ giúp ta nhiều hơn

Hắn còn tưởng đến lúc đó mới có thể gặp mặt vị chân truyền này...

Không ngờ bây giờ Trịnh Kinh Sơn lại muốn dẫn mình đến đó?

Đang muốn hỏi thăm những điều cần phải chú ý khi yết kiến Lệ chân truyền, lại nghe Trịnh Kinh Sơn nói: "Ngoài ra, ta còn có một việc hy vọng ngươi có thể giúp đỡ."

Bùi Lăng vội nói: "Trịnh sư huynh mời nói."

Không biết việc Trịnh Kinh Sơn muốn nói lớn hay nhỏ, hắn cũng không dám tùy tiện nhận lời.

Trịnh Kinh Sơn nói: "Là như này, trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, mười vị trí đầu có thể tùy ý chọn một thứ trong số linh vật do tông môn cung cấp, ta cần Thất Tâm Ma Anh Liên ở trong số đó. Nếu sau này ngươi chiến thắng, có thể lựa chọn thứ này giao dịch với ta không?"

"Ngươi yên tâm, ta chắc chắn không để người chịu thiệt!"

Bùi Lăng từng nghe đệ tử Đan phong nhắc đến Thất Tâm Ma Anh Liên này, đây là một loại linh thực cực kỳ hiếm thấy, do thiên sinh địa dưỡng, không thể tự bồi dưỡng ra. Mặc dù tên gọi vô cùng ma đạo, nhưng lại có tác dụng đặc biệt khắc chế tâm ma. Đối với loại tông môn gần như mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại tâm ma chấp niệm như Trọng Minh tông, thứ này bán rất chạy, vì vậy không chỉ có giá cao chót vót, còn có tiền mà không mua được.

Cũng giống với đan dược cực phẩm, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.

Cũng khó trách, rõ ràng Trịnh Kinh Sơn đã kiếm được không ít trong việc hai người hợp tác buôn bán đan dược, nhưng vẫn để ý đến phần thưởng của mười vị trí đầu Thi Đấu Ngoại Môn.

Tuy nhiên, loại linh thực này vô cùng trân quý với các đệ tử Ma tông khác, nhưng hoàn toàn là rác rưởi với Bùi Lăng.

Dù sao hắn vừa mở ủy thác, ngay cả Độ Kiếp Trấn Hồn Linh là pháp khí bản mệnh của Lệ chân truyền cũng có thể bỏ qua, Thất Tâm Ma Anh Liên này có tác dụng gì với hắn?

Chẳng bằng cầm đi giữ gìn mối quan hệ với Trịnh Kinh Sơn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thoải mái nói: "Sư huynh yên tâm, đến lúc đó nếu ta có cơ hội lựa chọn Thất Tâm Ma Anh Liên này, nhất định sẽ chọn nó cho ngươi."

Trịnh Kinh Sơn hài lòng gật đầu: "Mặc dù gốc Thất Tâm Ma Anh Liên này thưa thớt, nhưng đến lúc đó những người khác sẽ không tranh đoạt nó với ngươi. Dù sao vẫn còn những thứ khác đáng để bọn họ tranh đoạt hơn."

"Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."

"Chờ chút nữa sẽ cho ngươi một bất ngờ... Tuyệt đối làm ngươi hài lòng!"

Bất ngờ?

Bây giờ Bùi Lăng cũng không có tâm trạng quan tâm hắn ta có vui hay không, dù sao bọn họ đang định đi yết kiến Lệ chân truyền!

Mặc dù nhìn từ việc đối phương vừa đưa đao pháp, vừa đưa độn pháp, còn tự mình sắp xếp Hiểu Nghê bảo vệ hắn, cũng không ảnh hưởng đến việc vừa gặp mặt đã đánh chết hắn.

Dù sao khi đó hắn đã làm ra chuyện như vậy...

Ma tông lại có tiếng vui buồn thất thường, chẳng may tâm trạng của vị này đột nhiên không tốt muốn giết hắn thì làm sao bây giờ?

Cho nên phải tranh thủ kéo chủ đề về việc chính: "Trịnh sư huynh, lần đầu tiên ta bái kiến Lệ chân truyền cũng không hiểu điều gì hết, đợi lát nữa kính xin ngươi nói đỡ giúp ta nhiều hơn!"

"Đương nhiên rồi." Trịnh Kinh Sơn đập ầm ầm vào lồng ngực, vô cùng hào khí nói, "Đợi lát nữa đến gặp sư tỷ, ta nhất định sẽ nói mấy lời hay cho ngươi, quyết không để sư đệ chịu chút thiệt thòi nào!"

Lúc này Bùi Lăng mới cảm thấy thoải mái, tiếp tục hỏi: "Không biết ngày thường Lệ chân truyền có sở thích gì, chút nữa ta cần phải chú ý thứ gì..."

Trịnh Kinh Sơn ho hai tiếng, sau đó trả lời: "Sư tỷ không thích phế vật, mặc kệ chút nữa xảy ra chuyện gì, ngươi đừng luống cuống, còn một việc nữa, không nên nói lung tung, cứ nghe theo ta là được."

"Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm!"

Hai người vừa đi vừa nói, bỏ qua đủ loại mâu thuẫn lúc trước, mối quan hệ hòa hợp đến mức hận không thể bắt chước phàm tục, chặt đầu gà đốt giấy vàng kết bái huynh đệ ngay tại chỗ.

Lúc đang nói chuyện, Trịnh Kinh Sơn dẫn theo Bùi Lăng ngồi lên một chiếc thuyền bay thật nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua biển mây dày đặc, hạ xuống trước một cung điện cực kỳ nguy nga lại lạnh băng.

Hai người bước xuống thuyền, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bảng hiệu của cung điện dùng chữ vân triện viết hai chữ "Triêu Na".

Đến nơi đây, mặc dù còn chưa đi vào, nhưng Trịnh Kinh Sơn đã vô thức hạ giọng nói: "Đây là Triêu Na hành cung của sư tỷ, ngươi đi theo ta."

Triêu Na hành cung tọa lạc ở trong sơn cốc, xung quanh cỏ cây tươi tốt, hành cung lại lạnh như băng không có chút hơi người nào.

Thoạt nhìn ở cổng không có ai thủ vệ, lại có mấy trăm tượng đá mọc lên như rừng, tượng đá đều là màu đen nhánh, hình tượng có người có thú có yêu quỷ, hoàn toàn nối liền với mặt đất, tất cả tượng đá được chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, chỉ là không có con mắt.

Trịnh Kinh Sơn dẫn theo Bùi Lăng đi xuyên qua bọn nó, không biết vì sao Bùi Lăng lại cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh như băng tập trung trên người mình.

Đầy vẻ ác ý không chút che giấu, dường như có thể sẽ âm thầm vươn tay, bẻ gãy cổ hắn bất cứ lúc nào.

Nếu không phải tâm chí của Bùi Lăng kiên định, gần như muốn rút đao ra.

Một lát sau đến trước cửa điện, Trịnh Kinh Sơn lấy ra minh bài của mình, cắm vào một cái lỗ nhỏ ở bên cạnh cửa điện.

Chương 282: Ngươi muốn cái gì? (1)

Không lâu sau, hai cánh cửa lớn phải cao đến cả chục trượng ở trước mắt đã chậm rãi mở ra.

Trong cánh cửa đen kịt, sau khi mở ra hơn phân nửa mới thấy không biết từ khi nào đã có một đôi con ngươi màu mực lạnh lùng, bình tĩnh nhìn bọn họ từ trong bóng tối.

Hiểu Nghê chậm rãi quay người, phân phó: "Đi theo ta."

Trong tay nàng cầm một chiếc đèn lồng độc lâu tinh xảo, không biết bên trong có cái gì chiếu sáng, phát ra ánh sáng u ám, chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông.

Ở bên ngoài ánh sáng này lại là bóng tối đậm đặc gần như muốn chảy xuôi xuống, không nhìn rõ thứ gì.

Chỉ có lúc đi ngang qua mới nghe được rất nhiều tiếng động huyên náo, như xuân tằm từng bước xâm chiếm lá, như ngàn vạn côn trùng nhỏ gặm nuốt quái vật khổng lồ gì đó, vội vã lại ồn ào như vậy.

Lại không biết có thứ gì đang gầm gừ và thở dốc, gần như áp sát ngay bên tai, dồn dập, tràn ngập ác ý không thế hất đi được.

Thậm chí Bùi Lăng có thể ngửi được một mùi hôi thối nồng đậm, truyền đến từ phần gáy của mình.

Nhưng hắn không hề thay đổi sắc mặt, cứ như không hề hay biết tiếp tục đi theo Hiểu Nghê về phía trước.

Sau một lát, mùi tanh hôi và tiếng động đều âm thầm biến mất.

Đi mãi một lúc lâu mới đến một cửa điện, cuối cùng Hiểu Nghê đã cầm theo đèn lồng tránh sang bên cạnh, cung kính nói: "Chủ nhân, người đã tới."

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, vô thức ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong điện rộng rãi, hai bên bày gọn gàng rất nhiều độc lâu được rửa sạch sẽ.

Trong hai mắt độc lâu lộ ra ánh lửa, ánh lửa kia như nhuốm màu của độc lâu, ánh sáng trắng bệch không khác gì đèn lồng trong tay Hiểu Nghê.

Bởi vì có rất nhiều ánh lửa, nên chiếu sáng rõ cả đại điện to lớn như vậy.

Trong cùng của đại điện có một chiếc bình phong lưu ly vẽ Bách Quỷ Dạ Hành cực kỳ rộng lớn, phía dưới đặt giường êm và kỷ trà cao cao.

Chân truyền Lệ Liệp Nguyệt tóc đen váy đen đang ngồi xếp bằng trên giường, thị nữ váy khói chập chờn, lam điệp quanh quẩn đang đứng ngay bên cạnh là Vụ Liễu.

Phía sau Vụ Liễu là chi chít những đôi mắt màu mực, chỉ nhìn lướt qua một vòng lại thấy có ít nhất trên trăm U Hồn thị nữ đang hầu hạ xung quanh, bọn họ đều mặc váy dài, hoa quan tóc mây, dáng vẻ nhã nhặn, vẻ mặt cung kính, trong tay nâng mấy thứ như khăn lược có thể tiến lên hầu hạ bất cứ lúc nào.

Mấy tháng không gặp, vẻ ngoài của Lệ Liệp Nguyệt vẫn như tiên tử, hình như là vì công pháp, trên mi tâm lại kết ra một phù văn xinh đẹp phức tạp, càng làm nổi bật khuôn mặt như ngọc, dáng vẻ lộng lẫy hiếm có.

Lúc này, vẻ mặt nàng không hề thay đổi nhìn về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng vô thức muốn cúi đầu, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới những lời mà Trịnh Kinh Sơn vừa nói, lập tức cứng rắn chống đỡ áp lực to lớn trong ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt, vững vàng đối mặt với nó.

Đôi bên nhìn nhau một lát, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Trịnh Kinh Sơn.

"Sư tỷ!" Trịnh Kinh Sơn rất cung kính hành lễ, Bùi Lăng cũng vội vàng khom người theo.

Tiếp theo, chỉ thấy Trịnh Kinh Sơn lấy ra một chồng lớn linh thạch trung phẩm từ trong túi trữ vật, nói, "Đây đều là mấy thứ gần đây Bùi sư đệ luyện đan dược bán được. Sư tỷ mắt sáng như đuốc, thuật luyện đan của Bùi sư đệ có thể gọi là xưa nay chưa từng có ở Thánh tông ta, từng lô đan dược đều là cực phẩm, cho dù là những người dùng thuật luyện đan để đặt chân ở tông môn, chỉ sợ cũng khó sánh bằng Bùi sư đệ..."

Hắn ta lảm nhảm khen ngợi thuật luyện đan của Bùi Lăng một lượt, nói gần nói xa nịnh nọt Lệ Liệp Nguyệt có ánh mắt độc đáo, mới không mai một viên minh châu hiếm thấy bị Bùi thị Lộc Tuyền thành bỏ mặc.

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên nghe, một lát sau mới liếc nhìn Bùi Lăng.

Dáng người Bùi Lăng thẳng tắp, mặt không đổi sắc, trong lòng thầm cảm kích Trịnh Kinh Sơn.

Vị sư huynh này thật sự đã dốc hết sức.

Một lúc sau, cuối cùng Trịnh Kinh Sơn đã kết thúc mấy lời khen ngợi tầm mắt của Lệ Liệp Nguyệt và thuật luyện đan của Bùi Lăng, lúc này mới nhắc đến việc tuyển chọn Nam Vực: "Hôm nay là vòng tuyển chọn thứ nhất của Nam Vực, Bùi sư đệ dùng ba đao chém giết người khổng lồ giáp đồng, đang đứng hạng nhất! Đại sư huynh Nhược Tú phong tên là Công Trị Ngôn kia, nổi tiếng là hạng nhất trong số thế hệ trẻ của Nam Vực, kết quả triệu hoán mười huyết khôi, bày ra Thập Phương Huyết Ma đại trận, cũng phải tốn hai mươi mấy chiêu mới tiến vào vòng thứ hai."

"So sánh ra, Công Trị Ngôn đối mặt với Bùi sư đệ cũng chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích!"

"Vòng thủ lôi đài thứ hai, không ai cản nổi một đao của Bùi sư đệ."

"Bây giờ số đệ tử tiến vào vòng thứ hai đều ngầm hiểu lẫn nhau, căn bản không ai đến lôi đài số năm của Bùi sư đệ."

"Mặc dù tuyển chọn Nam Vực chưa kết thúc, nhưng Bùi sư đệ đã không chiến mà thắng!"

Nghe đến đây, Lệ Liệp Nguyệt luôn rất lạnh lùng hiếm khi nào khen ngợi cũng nói: "Cũng không tệ lắm."

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng rất vui mừng, lần này theo Trịnh Kinh Sơn đến gặp Lệ chân truyền, thật sự quá đáng giá!

Khoảng cách ôm đùi vị chân truyền này lại gần hơn một bước!

Chương 283: Ngươi muốn cái gì? (2)

Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn trong khoảng thời gian này, hiện tại Thánh tông có tất cả ba vị chân truyền, theo thứ tự là Lệ chân truyền, Tô chân truyền và Chu chân truyền.

Trong đó dù tu vi hay xuất thân hay địa vị, Lệ chân truyền đều đứng thứ nhất!

So sánh ra, Tô chân truyền và Chu chân truyền đều là chân truyền, lại không dám lỗ mãng ở trước mặt Lệ chân truyền.

Cứ ba trăm năm Thánh tông lại đổi Tông Chủ một lần, vị Tông Chủ đang tại vị đã chấp chưởng Trọng Minh tông hơn hai trăm năm.

Một khi có chân truyền đột phá thành Thánh Tử hoặc Thánh Nữ, trên thực chất sẽ là Thiếu tông chủ, đợi Tông Chủ hết thời gian tại vị, rời khỏi vị trí làm Thái Thượng trưởng lão, sẽ trở thành Tông Chủ tân nhiệm của Thánh tông.

Bây giờ Lệ chân truyền là chân truyền gần với vị trị Thiếu tông chủ nhất!

Sau khi Bùi Lăng ôm bắp đùi của nàng, có thể đi ngang trong Trọng Minh tông!

Thậm chí, sau này hắn có thể không chút kiêng dè dùng hệ thống tu luyện.

Căn bản không cần để ý đến hậu quả!

Trịnh Kinh Sơn thấy sư tỷ khen ngợi, trong lòng cũng biết có thể bắt đầu nói chuyện chính rồi.

Thế là, hắn ta nói tiếp: "Sư tỷ, Bùi sư đệ biểu hiện xuất sắc như thế, đợi một thời gian nữa chắc chắn có thể trở thành phụ tá đắc lực của sư tỷ, cũn là thiên kiêu tương lai của Thánh tông ta, đáng được khen thưởng."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, nói với Bùi Lăng: "Ngươi muốn cái gì?"

Bùi Lăng âm thầm vui mừng, Trịnh sư huynh thật sự là sư huynh ruột thịt của mình!

Dù nói thế nào hắn cũng phải cướp được gốc Thất Tâm Ma Anh Liên trong Thi Đấu Ngoại Môn cho Trịnh sư huynh!

Chỉ là, dù sao hắn cũng không hiểu rõ Lệ Liệp Nguyệt, không biết nên lấy cái gì mới tốt.

Nếu lấy thứ quá kém, đột nhiên lại lãng phí một cơ hội tốt kiếm một món hời; nếu lấy thứ quá tốt, bị Lệ Liệp Nguyệt cho rằng quá tham lam, thậm chí dứt khoát không lấy ra được, chẳng phải muốn chết sao?

Thế là nhìn Trịnh Kinh Sơn, nói: "Hồi sư tỷ, Trịnh sư huynh biết rõ thứ ta muốn."

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy, lại nhìn về phía Trịnh Kinh Sơn.

Trịnh Kinh Sơn mỉm cười, cho Bùi Lăng một ánh mắt "cứ yên tâm", lập tức nói: "Sư tỷ, thật ra là như vậy, bây giờ Bùi sư đệ thích một nữ nhân, là Kim Tố Miên Kim gia!"

Bùi Lăng đang ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Lệ Liệp Nguyệt, nghe nói như thế lập tức ngây người, trong đầu trống rỗng mãi một lúc lâu cũng không tỉnh táo lại.

Nhiệt độ trong điện lập tức hạ xuống, thậm chí trên vách tường xung quanh còn kết ra miếng băng mỏng.

Ánh lửa trong độc lâu hai bên không gió mà bay, lay động một hồi lâu như muốn dập tắt!

Trịnh Kinh Sơn không rõ lắm, nói tiếp: "Chỉ có điều, tuy tư chất của Bùi sư đệ khá cao nhưng xuất thân kém, Kim gia rất coi trọng Kim Tố Miên chưa chắc đã chịu đồng ý. Cho nên Bùi sư đệ cố ý kéo ta đi cầu xin sư tỷ việc này, chỉ cần sư tỷ mở miệng, chắc chắn Kim gia không dám cự tuyệt..."

Cuối cùng Bùi Lăng đã kịp phản ứng, đệt mẹ ngươi Trịnh Kinh Sơn! Lão tử nói việc này lúc nào? Đây là bất ngờ mà ngươi muốn cho lão tử?

Đệt, đệt, đệt!!!

Mặc dù bây giờ không biết cụ thể dự định của Lệ tiên tử với mình, nhưng trước đó hai người từng có tiếp xúc da thịt, hơn nữa lúc ấy còn là hắn cưỡng ép song tu với đối phương, hiện tại thái độ của đối phương với mình vừa có chuyển biến tốt đẹp, nào ngờ tên Trịnh Kinh Sơn này ngu ngốc, lại yêu cầu nữ nhân khác cho hắn ngay trước mặt Lệ tiên tử?

Câu ăn cây táo rào cây sung cũng không đủ để hình dung điều này!

Lệ tiên tử là Thánh Nữ tương lai của Thánh Tông, bị hắn ngủ thì thôi đi, hắn còn cảm thấy chưa đủ, muốn ỷ vào quyền thế của đối phương đi ngủ những nữ nhân khác?

Dù có là người rộng lượng, đường đường là Thánh Nữ tương lai, thậm chí Tông Chủ một tông tương lai, nàng không thích hắn cũng không thể tha thứ cho việc này!

Lúc trước Ngô Đình Hi chỉ mang theo đồ của sư tôn trốn đi thôi, đã bị truy sát ngàn dặm, chết không có chỗ chôn, hắn chiếm đoạt Lệ tiên tử, cầm đao pháp độn pháp mà Lệ tiên tử cho, còn ỷ vào quyền thế địa vị của Lệ tiên tử thông đồng với những nữ nhân khác... Đây mẹ nó rút gân lột da ngàn đao băm thây một vạn lần cũng không đủ!

Vào lúc này, ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt nhìn Bùi Lăng đã thể hiện ra sát ý như có như không, khóa chặt mi tâm hắn.

Trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, vội vàng mở miệng giải thích: "Lệ sư tỷ, ta..."

"Lấy được hạng nhất trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, trong vòng mười năm trở thành vị chân truyền thứ tư của Thánh tông." Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên mở miệng nói.

"Vâng!" Bùi Lăng vội vàng gật đầu, không còn dám nhiều lời một chữ.

"Được rồi, các ngươi lui ra đi."

Trịnh Kinh Sơn nghe vậy còn muốn nói điều gì, chỉ là Hiểu Nghê đã cầm theo đèn lồng đi đến trước mặt bọn họ, như cười mà không phải cười nói: "Đi thôi."

Trên đường rời khỏi hành cung, trong bóng tối xung quanh truyền đến từng tiếng xột xoạt, tiếng ồn ào, mùi hôi thối và tiếng thầm thì lại càng rõ ràng hơn.

Thậm chí Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được có sâu bọ bò qua mu bàn tay của mình, hắn căn bản không dám lộ ra, trên lưng đầy mồ hôi lạnh.

Một lúc lâu sau, cuối cùng đã rời khỏi cửa lớn cung điện.

Chương 284: Đưa Kim Tố Miên tới

Hai người khó khăn lắm mới vượt qua bậc cửa, cửa lớn cao mười mấy trượng "rầm" một tiếng, đóng mạnh vào!

Bùi Lăng thấy thế không khỏi thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy như vừa đi qua Quỷ Môn quan một chuyến.

Vào lúc này, Trịnh Kinh Sơn vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói: "Bùi sư đệ yên tâm! Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chuyện này đã xong rồi!"

"Chỉ là sư tỷ có yêu cầu hơi cao với ngươi."

"Ngươi tranh thủ lấy được hạng nhất của lần Thi Đấu Ngoại Môn này, chắc chắn Kim Tố Miên Kim gia đã là vật trong tay ngươi!"

"Nhưng muốn trở thành vị chân truyền thứ tư, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nhưng sư tỷ đã mở miệng, có lẽ tiếp theo chắc chắn sẽ dốc hết sức bồi dưỡng ngươi..."

Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, vừa nãy suýt nữa bị tên ngu này hại chết, tên ngu này còn không biết xấu hổ nhắc lại việc này?

Hơn nữa, Lệ Liệp Nguyệt muốn hắn lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, trở thành vị chân truyền thứ tư, cũng không phải đồng ý giải quyết việc của hắn và Kim Tố Miên, mà làm không được, hắn cũng không cần sống tiếp nữa!

Cũng như lúc trước đối phương cho mình Huyết Sát đao pháp và Huyết Quỷ độn pháp!

Vốn có thể lấy chút chỗ tốt, đều do cái tên ngu Trịnh Kinh Sơn này, suýt nữa hại hắn không còn cả hài cốt!

"Trịnh sư huynh, đừng nhắc lại việc này nữa, bây giờ ta còn có việc, đi trước." Bùi Lăng cáo từ rời đi, thầm nghĩ, nếu không phải tu vi không bằng đối phương, bây giờ hắn chắc chắn sẽ rút đầu lưỡi của đối phương cho chó ăn!

Không, không phải bây giờ, ngay lúc đối phương vừa mở miệng ở trong cung điện, hắn đã một tay đập bay đầu đối phương!

Còn muốn Thất Tâm Ma Anh Liên?

Nằm mơ đi!

...

Bên trong Triêu Na hành cung.

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh băng.

Hiểu Nghê cầm đèn lồng trở về phục mệnh, híp mắt nhìn sắc mặt nàng, cẩn thận mở miệng: "Chủ nhân, mấy ngày nay đúng là trong tông có tin đồn về Bùi Lăng và Kim Tố Miên, nhưng ta vẫn đi theo Bùi Lăng, tuy có mấy lần hắn cướp tài nguyên của Kim Tố Miên, lại hoàn toàn không có suy nghĩ gì với Kim Tố Miên."

"Vừa rồi Trịnh Kinh Sơn nói vậy, e rằng ghen ghét với gia thế và nhân mạch của Kim gia, chưa chắc đã là ý của Bùi Lăng."

Tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia, thành sự không đủ bại sự có thừa!

Bản thân không có năng lực tăng thêm thể diện cho chủ nhân, ngày nào cũng cần chủ nhân giải quyết tốt hậu quả cho hắn ta!

Khó khăn lắm Bùi Lăng mới xuất hiện, vừa nhập tông chưa được mấy tháng đã lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, lần này có thể lan truyền uy danh của chủ nhân trong Thi Đấu Ngoại Môn, dù sao cũng không thể vì chút tính toán nho nhỏ của tên phế vật Trịnh Kinh Sơn này, dẫn đến nhiệm vụ thất bại!

Lệ Liệp Nguyệt nhìn Hiểu Nghê, nàng vẫn tin tưởng lời nói của thị nữ tâm phúc này, thế là thản nhiên phân phó: "Đưa Kim Tố Miên tới đây."

...

Bên trong Minh Hợp Kính, xung quanh đều là sơn thủy màu sắc tươi đẹp lại mơ hồ.

Trên khoảng sân bãi trống rỗng, Kim Tố Miên đang điều tức vận khí.

Nàng cũng là một trong những lôi chủ ban đầu của ngày hôm nay.

Nhưng trong tuyển chọn Nam Vực xuất hiện rất nhiều nhân tài kiệt xuất.

Người khiêu chiến có thể thông qua vòng thứ nhất, đều có thực lực không tầm thường.

Hôm nay nàng nhận tất cả mười lần khiêu chiến, đối thủ lần sau mạnh hơn lần trước.

Mấy trận tiếp theo, nếu không phải trên người có nhiều phù lục, lại có pháp khí mà trong nhà cho, suýt nữa nàng đã thua trận!

Ngay cả như vậy, nàng cũng thắng rất khó khăn.

Nếu không phải mỗi ngày có ba canh giờ nghỉ ngơi, nàng không thể kiên trì được.

Vòng tuyển chọn năm nay khó hơn lần trước!

Ba ngày thủ lôi đài... Kim Tố Miên thở dài ở trong lòng, thầm nghĩ có lẽ chỉ có cường giả như Công Trị Ngôn sư huynh, Triệu Thiên Lại sư tỷ, Tần Khánh sư huynh và Tuyên Khinh Khinh sư tỷ, mới có thể làm được.

"Tố Miên, thế nào?" Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, là Kim Tố Đài đến đây.

Kim Tố Miên vội vàng mở mắt ra: "Ta đã gần khôi phục hoàn toàn."

Kim Tố Đài gật đầu, bắt đầu chỉ điểm những sai lầm của nàng vào sáng nay: "Hôm nay ngươi thủ lôi đài, ván giao đấu đầu tiên đối thủ yếu kém, ngươi không nên nhanh chóng kết thúc chiến đấu như vậy. Thời gian một ngày có hạn, ngươi chậm rãi đánh với hắn, trì hoãn thời gian càng lâu, người khiêu chiến khác càng có ít thời gian, như thế có thể đánh ít đi mấy trận, ngươi càng dễ dàng thủ được lôi đài."

"Còn có ván thứ ba, thực lực đối phương sàn sàn với ngươi, cách đối phó tốt nhất là đầu tiên thể hiện yếu hơn kẻ địch, sau khi khiến hắn chủ quan, lại tìm đúng sơ hở một kích phân thắng thua, đây là cách thủ thắng ổn thỏa nhất..."

"Mấy ván khác cũng không có vấn đề gì quá lớn..."

"Độ khó của lần tuyển chọn này cao hơn lần trước rất nhiều, tiếp theo người khiêu chiến sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, liên tục thủ lôi đài ba ngày, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể làm được."

"Thế nhưng, quy tắc này nói khó rất khó, nói dễ cũng rất dễ, trận đầu tiên ngày mai, ngươi cố ý thua trận nhường vị trí lôi chủ ra."

"Đợi đến mấy canh giờ cuối cùng của ngày thứ ba, lại đi khiêu chiến một lôi chủ yếu nhất, như thế có thể thoải mái vào vòng thứ ba..."

Chương 285: Phách Đao, Huyết Đao (1)

Kim Tố Miên hơi cau hàng mày thanh tú, nàng không muốn mưu lợi như vậy, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ đến một việc, lập tức gật đầu nói: "Được! Bùi Lăng ở lôi đài nào? Đến lúc đó ta đi khiêu chiến hắn!"

Sắc mặt Kim Tố Đài cứng đờ, đề nghị Tố Miên tìm Bùi Lăng báo thù ở Thi Đấu Ngoại Môn là chủ ý của nàng, nhưng bây giờ... Tố Miên thật sự đi khiêu chiến Bùi Lăng, sẽ chỉ nối gót những người khiêu chiến khác, bị một đao chém chết!

Vào ngày thủ lôi đài đầu tiên, Kim Tố Miên chỉ đánh mười trận, còn bên Bùi Lăng vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, phần lớn thời gian trên lôi đài đều trống không, cho nên có nhiều người khiêu chiến nhất, đối phương đánh tất cả mấy chục trận, gần như phần lớn người khiêu chiến đều đã đến lôi đài thứ năm, nhưng đều bị một đao miểu sát, không ai có thể khiến đối phương đánh ra đao thứ hai!

Mặc dù thực lực của muội muội mình cũng không kém, nếu không cũng không trở thành lôi chủ ở vòng thứ hai, nhưng so sánh với Bùi Lăng này, không khác nào cách biệt một trời?

Thấy sắc mặt Kim Tố Đài không đúng, Kim Tố Miên không khỏi hỏi: "Đường tỷ, sao thế?"

Kim Tố Đài đang muốn giải thích, xung quanh đột nhiên lạnh lẽo, sơn thủy vốn mơ hồ nhưng màu sắc sáng rỡ, đột nhiên rút đi sinh cơ, chuyển thành suy bại.

Nàng thay đổi sắc mặt, quát: "Ai?!"

Váy khói chập chờn, lam điệp bay múa, Vụ Liễu chậm rãi hiện ra, đôi mắt màu mực băng lãnh đánh giá hai tỷ muội trước mặt.

Con em thế gia lại có tư chất xuất chúng, cặp tỷ muội này đúng là da mịn thịt mềm, linh lực dồi dào mà tinh khiết.

Nếu lột bỏ cả bộ da, sợ không đủ làm một cái đệm lót chân cho chủ nhân?

Nghĩ vậy, Vụ Liễu hất cằm lên với Kim Tố Miên: "Chủ nhân muốn gặp ngươi."

Kim Tố Miên nghe vậy khẽ giật mình, vô thức nhìn đường tỷ của mình. Kim Tố Đài nhíu mày lại, một mạch Thạch Kính luôn trung lập, chưa từng tham dự vào cuộc tranh đấu giữa mấy vị chân truyền.

Nhưng không biết Lệ chân truyền đột nhiên triệu kiến đường muội nàng, là muốn làm chuyện gì?

Trong lúc đang suy nghĩ, Vụ Liễu cũng lười chờ nàng trả lời chắc chắn, váy dài đột nhiên vung lên, cuốn cả người Kim Tố Miên vào.

"Dừng tay!" Kim Tố Đài giật mình, vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng lam điệp nhẹ nhàng vờn quanh người Vụ Liễu, cả người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Sơn thủy xung quanh quay về màu sắc tươi đẹp.

Kim Tố Đài đuổi không kịp, sắc mặt tái xanh, "Không được! Phải lập tức thông báo cho gia tộc!"

...

Sau một lát, Triêu Na hành cung.

Kim Tố Miên đầu óc mơ hồ được đưa tới trong điện, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy chân truyền Lệ Liệp Nguyệt ngồi trên vân sàng, đang thản nhiên đánh giá nàng.

Sau lưng có rất nhiều U Hồn thị nữ đứng hầu, váy khói liên miên, đôi mắt mực băng lãnh đều đang nhìn trừng trừng.

Da đầu Kim Tố Miên tê rần, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa.

Vào lúc này, Hiểu Nghê mở miệng: "Kể lại việc của ngươi và Bùi Lăng đi."

Bùi Lăng?

Tên dâm tặc kia!

Kim Tố Miên thoáng sợ sệt, chợt tức giận nói: "Cái tên hèn hạ vô sỉ kia!"

Nàng kể rõ ràng những việc đã trải qua, bắt đầu từ Bùi Lăng cướp Hàn Tủy Hỏa của nàng, mãi đến hai ngày trước cướp đan lô của nàng trong lúc luyện đan, cuối cùng tức giận nói, "... Tiếp theo ta muốn quang minh chính đại đánh bại hắn trong Thi Đấu Ngoại Môn!"

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy thản nhiên mở miệng: "Lần thứ nhất chiếm Chủng Ngọc Đan và Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy của ngươi; lần thứ hai, sau khi đánh ngươi ngất xỉu lại cướp đan lô luyện đan của ngươi... Cả hai lần này, hắn đều không chạm vào ngươi?"

Kim Tố Miên gật đầu, Bùi Lăng thật sự không chạm vào nàng, nhưng sự sỉ nhục mà đối phương mang đến cho mình căn bản không thể so sánh với việc bị cướp đoạt đồ vật.

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt dịu đi, thản nhiên nói: "Đã không chạm vào ngươi, vậy ngươi tự mình đa tình cái gì?"

Tự mình đa tình? Kim Tố Miên khẽ giật mình, nàng tự mình đa tình? Tự mình đa tình cái gì?

"Đưa nàng trở về." Lệ Liệp Nguyệt ra lệnh.

Vụ Liễu lập tức lĩnh mệnh.

Chờ Kim Tố Miên bị đưa đi, Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên phân phó: "Tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia quá rảnh rỗi, để hắn đến m Lộc khoáng mạch đào mỏ, không đào đủ mười vạn cân Nhiêm Lân thiết không được về tông!"

Một U Hồn thị nữ tiến lên lĩnh mệnh: "Vâng!"

m Lộc khoáng mạch là một trong những khoáng mạch trong tay Thánh tông, chỉ là giá trị bình thường, nơi này rộng rãi nhưng mỏ khoáng cằn cỗi.

Muốn đào đủ mười vạn cân Nhiêm Lân thiết, cho dù là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, không tốn bảy tám năm, căn bản không thể hoàn thành...

Hiểu Nghê hỏi: "Vậy bên Bùi Lăng..."

"Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn." Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói, sau đó suy nghĩ, lại lấy ra một cái ngọc giản, "Hiện tại hắn tu luyện đao đạo, trong này là một vài tâm đắc và cảm ngộ của tiền bối đao đạo trong Thánh tông, chút nữa ngươi đưa cho hắn đi."

Hiểu Nghê vội nói: "Vâng!"

...

Bùi Lăng trở về chỗ ở Nhược Tú phong, trong lòng nổi giận.

Nếu hắn thật sự có cái gì với Kim Tố Miên bị Trịnh Kinh Sơn chọc ra, chịu sự trách phạt của Lệ chân truyền thì cũng không còn gì để nói, nhưng vấn đề là việc này vốn giả dối không có thật, đột nhiên suýt chết một lần, loại tai bay vạ gió này thật sự khiến người ta nôn máu.

Chương 286: Phách Đao, Huyết Đao (2)

Khó khăn lắm hắn mới tỉnh táo một chút, đang chuẩn bị tu luyện, xung quanh lại lạnh lẽo, Hiểu Nghê đột nhiên xuất hiện ném một cái ngọc giản cho hắn: "Đây là chủ nhân đưa cho ngươi, tu luyện thật tốt, đừng làm ta thất vọng, càng đừng làm chủ nhân thất vọng!"

Bùi Lăng vừa nhận được ngọc giản, hệ thống lập tức online: "Leng keng! Kiểm tra ra đao đạo chân ý xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Hắn không rảnh quan tâm hệ thống, vội vàng nói: "Hiểu Nghê cô nương, việc vừa rồi là Trịnh sư huynh nói lung tung..."

"Chủ nhân đã biết, Trịnh Kinh Sơn đã bị chủ nhân phái đi m Lộc khoáng mạch đào mỏ, không tốn bảy tám năm sẽ không trở về!" Con ngươi màu mực của Hiểu Nghê nhìn chằm chằm hắn, từ tốn nói, "Tiếp theo ngươi biểu hiện tốt một chút, hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, ta sẽ góp lời với chủ nhân, để sau khi ngươi tiến vào nội môn, sẽ thay mặt mạch chủ một mạch Kiêm Tang!"

Cực kỳ tốt! Trịnh Kinh Sơn suýt nữa hại chết hắn, phải bị phái đi làm khổ sai!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đột nhiên khẽ giật mình: "Mạch chủ một mạch Kiêm Tang?"

"Cái này, dù ta lấy được hạng nhất thi đấu, thành công Trúc Cơ, tu vi cũng mới chỉ Trúc Cơ tiền kỳ, vị trí mạch chủ này..."

Hiểu Nghê hờ hững nói: "Ngươi có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, dù tu vi chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ, cũng đủ ngồi vị trí mạch chủ hạ ngũ mạch rồi."

"Tốt, việc này cứ quyết định như vậy đi!"

Nói xong, cả người nàng đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số hắc vụ, ầm vang tiêu tán.

Bùi Lăng thở dài một hơi, mặc dù hệ thống đã thu nhận sử dụng ngọc giản, nhưng hắn vẫn đặt ngọc giản gần sát mi tâm, xem xét nội dung trong ngọc giản.

Trong ngọc giản ghi lại tâm đắc và cảm ngộ đao đạo, từ nông tới sâu, nhập môn của đao đạo là lĩnh ngộ đao ý.

Thiên hạ có vô số đao pháp, chủng loại đao ý cũng như bầu trời đầy sao, nhưng bỏ đi biểu tượng chỉ nhìn bản chất, thật ra đao ý thượng thừa nhất cũng chỉ có mấy loại, ngọc giản này ghi chép hai loại trong số đó: Phách Đao và Huyết Đao.

Phách Đao nuôi thế, chém ra một đao, sơn hà lui tránh, đất sụp biển dời, trăng sao ảm diệt.

Huyết Đao chủ giết, đồ người giết yêu lục quỷ diệt ma, lấy ngàn vạn sinh linh làm sinh cơ tinh huyết, đúc thành phong nhận của mình.

...

Đọc một lúc lâu, Bùi Lăng phát hiện mình chưa ngộ được hai loại đao ý này, hắn cũng không làm khó mình, có hệ thống sao lại không cần?

Thế nhưng, bây giờ không đủ thời gian, vì đề phòng lãng phí thời gian, chỉ có thể chờ ngày mai luyện thêm...

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy ra truyền tống phù vòng thứ hai, sau khi thôi động đã truyền tống vào lôi đài.

Ngày thứ hai công lôi đài bắt đầu, lôi đài của Bùi Lăng vẫn trống không, không có bất kỳ người nào tới khiêu chiến hắn.

Thời gian vừa đến, Bùi Lăng trở lại chỗ ở trên Nhược Tú phong, vì đề phòng hệ thống gây sự, hắn bố trí một sân tu luyện, bắt đầu dùng hệ thống tu luyện đao đạo chân ý.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện, kiểm tra ra cần đao khí bá giả, đao khí giết chóc..."

Bùi Lăng hoảng sợ, lần trước tu luyện Huyết Hà kiếm ý, hệ thống chỉ cần kiếm khí giết chóc, hiện tại tu luyện đao đạo chân ý, một phát cần hai loại đao khí? Hệ thống này muốn luyện cả hai loại đao ý?

Đang nghĩ ngợi, hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một phần đao khí phách giả, đao khí giết chóc..."

Cơ thể Bùi Lăng lao thẳng ra cửa, cũng may bị cơ quan cắt ngang.

Nghe hệ thống nhắc nhở tu luyện thất bại, hắn thuần thục cho đánh giá kém một sao, suy nghĩ: "Đao khí phách giả, đao khí giết chóc..."

"Ta không tìm được hai loại đao khí, Trịnh Kinh Sơn đã đi đào mỏ, phải bảy tám năm mới có thể trở về..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cười một tiếng, sau đó đi tìm Lý Bình.

Lúc này khuôn mặt Lý Bình đen sì, nghe thuộc hạ bẩm báo đủ loại hành động của các phong khác vì muốn lôi kéo Bùi Lăng, nghe thấy Bùi Lăng đến đây, vội vàng vung tay để người lui ra, tự mình ra đón.

Biết được Bùi Lăng cần hai loại đao khí, hắn ta còn không hỏi, đã lập tức đồng ý.

Nếu là lúc bình thường, đây là chuyện không thể nào, dù sao Nam Vực suy thoái, Hòe m phong đứng hạng chót trong Nam Vực, bất kỳ tài nguyên gì cũng phải bớt ăn bớt mặc. Đừng nói Bùi Lăng, ngay cả Lý Bình là một trưởng lão cũng không thể tuỳ tiện lấy dùng.

Nhưng đây là lúc quan trọng, vì không để Bùi Lăng rời đi, Lý Bình căn bản không dám trì hoãn, cam đoan nhiều lắm là một ngày sẽ đưa đồ đến tay Bùi Lăng.

Bùi Lăng hài lòng gật đầu.

Nhược Tú phong.

Trong một động phủ xinh đẹp.

Trước sân có dòng nước uốn lượn, bên ngoài lan can có kỳ hoa dị thảo.

Vô số cô nương xinh đẹp đầu đầy châu ngọc, mặc váy nhiều màu, trong tay cầm linh trống lụa màu, đặt chân xoay múa dưới thềm.

Sau rèm thủy tinh, Công Trị Ngôn khinh bào buộc nhẹ, vẻ mặt ung dung ngồi cạnh bàn.

Cố Hoằng ngồi đối diện hắn ta, trong tay vuốt ve một cái chén nhỏ, trên khuôn mặt âm trầm.

Chương 287: Bị lừa!

"Công Trị sư đệ, lần này vi huynh tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi giúp đỡ giải quyết một người." Bưng chén trà trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, Cố Hoằng nói.

"Là người tham gia Thi Đấu Ngoại Môn lần này?" Công Trị Ngôn hỏi, hắn ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần trước cũng có tình huống này, nội môn đệ tử muốn giải quyết người nào lại không tiện tự mình ra tay, hoặc không muốn bỏ ra khoản tiền phạt cực lớn, liền chờ đến lúc Thi Đấu Ngoại Môn nhờ loại đệ tử mạnh nhất một vực là hắn ta ra tay.

"Không sai! Mấy ngày nay ngươi có nghe nói đến cái tên Bùi Lăng này chứ?" Cố Hoằng lạnh giọng nói, "Lần này hắn tự tiện làm chủ, tiến vào vòng thứ hai, hại ta thua sạch một khoản lớn..."

Bùi Lăng đã dám ngăn cản đường tiền tài của hắn ta, vậy hắn ta sẽ cắt đứt con đường của đối phương!

Chỉ là không đợi Cố Hoằng nói xong, Công Trị Ngôn trực tiếp ngắt lời: "Ta không hứng thú với ân oán giữa các ngươi, ta chỉ muốn biết, ngươi chịu tiêu bao nhiêu linh thạch, chỗ dựa của hắn là ai? Đối phó hắn sẽ không mang đến cho ta sự tổn thất vượt xa cái giá ngươi đưa ra chứ?"

Công Trị Ngôn không hỏi Bùi Lăng có thực lực như thế nào, hắn ta thấy mình là người mạnh nhất trong tuyển chọn Nam Vực.

Chỉ cần ở Nam Vực, dù là đệ tử nào cũng không phải đối thủ của hắn ta!

"Mười vạn linh thạch, chỗ dựa của hắn là Trịnh Kinh Sơn." Cố Hoằng gật đầu nói.

Vì lý do an toàn, vừa rồi hắn ta cố ý phái người chạy về nội môn, tìm Miêu Thành Dương mạch chủ Chiêu Xuyên nghe ngóng nội tình của Bùi Lăng này.

Dù sao Miêu Thành Dương và Trịnh Kinh Sơn đối địch nhiều năm, hiểu rõ tình huống của Trịnh Kinh Sơn nhất.

Bùi Lăng và Trịnh Kinh Sơn có quan hệ mật thiết, tuyệt đối sẽ không trốn thoát tai mắt của Miêu Thành Dương.

Miêu Thành Dương nói chắc như đinh đóng cột với người của hắn ta, Bùi Lăng này là thuộc hạ của Trịnh Kinh Sơn, chỉ là cũng giống Trịnh Kinh Sơn, quen lợi dụng quan hệ họ hàng xa của Trịnh Kinh Sơn và Lệ chân truyền, thậm chí hù dọa Kim Tố Đài mạch chủ Thạch Kính, biết rõ hắn kéo danh tiếng của muội muội để chiếm lợi, cũng nghi thần nghi quỷ không dám ra tay.

Sau khi nghe được kết quả này, Cố Hoằng hoàn toàn yên lòng.

Lần này hắn ta muốn đối phó Bùi Lăng, thật ra ngoại trừ trả thù, cũng muốn nhân cơ hội kiếm một món hời, thắng lại toàn bộ số linh thạch thua trong trận trước.

Hai ngày nay, thực lực của Bùi Lăng đã lan truyền toàn bộ Nam Vực, hiện tại từng bàn cá cược ở trong Nam Vực này, tỉ lệ đặt cược Bùi Lăng thông qua tuyển chọn đã đến tình trạng vô cùng khoa trương. Nếu Bùi Lăng bị loại, hắn lại đặt Bùi Lăng không thể thông qua tuyển chọn... Bây giờ tốn mười vạn linh thạch này, ít nhất có thể kiếm lại gấp mười mấy lần.

Công Trị Ngôn khẽ gật đầu, mười vạn linh thạch không nhiều cũng không ít, tuy mấy ngày nay hắn ta thường xuyên nghe nói đến nhân vật Bùi Lăng này, nhưng hắn ta cũng không để ở trong lòng, dù sao hữu xạ tự nhiên hương, phải nhìn người đứng đến cuối, nếu thật sự là cường giả lợi hại gì, sao vắng vẻ vô danh đến bây giờ?

Về phần Trịnh Kinh Sơn, mạch chủ yếu nhất trong mười ba mạch, ngoại môn đệ tử bình thường sợ đối phương, hắn ta cũng không sợ.

Nghĩ đến đây, Công Trị Ngôn nói: "Tốt! Ngươi muốn ta làm thế nào?"

"Ngày mai sẽ là ngày thứ ba thủ lôi đài, ta muốn ngươi đi khiêu chiến lôi đài của hắn vào thời khắc cuối cùng, ta không muốn thấy hắn vào vòng thứ ba!" Cố Hoằng nói.

Mặc dù thực lực của Bùi Lăng này có vẻ rất mạnh, nhưng Công Trị Ngôn là đại sư huynh Nhược Tú phong, là đệ tử trẻ tuổi được toàn bộ Nam Vực coi trọng nhất sau khi sư đồ La Tiều vẫn lạc, Lư Huyền làm phản.

Thậm chí ngay cả Vực Chủ của Nam Vực, cũng đặc biệt bớt chút thì giờ chỉ điểm.

Nghe nói Bùi Lăng kia mới nhập tông chưa được một năm, trước đó cũng chỉ là tông tử nhánh bên ở một thành nhỏ nơi biên thuỳ, trong tộc còn không có cả một người Trúc Cơ, lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại hơn Công Trị Ngôn sao?

Bởi vậy hắn ta đặc biệt bỏ ra mười vạn linh thạch, mua chuộc Công Trị Ngôn ra tay, tiện đền bù tổn thất của mình.

Công Trị Ngôn nhíu mày: "Hiện tại ta là lôi chủ của lôi đài thứ nhất, muốn đi lôi đài khác, trước hết phải cố ý thua người khác... Hơn nữa, rất khó nắm chắc thời cơ, một khi hắn bị ta đánh bại, lại đi khiêu chiến lôi đài khác, thì ta cũng không thể ngăn cản hắn."

"Ta đã hỏi trưởng lão về quy tắc, có thể trực tiếp nhận thua trên lôi đài, sau khi xuống đài sẽ không chịu bất kỳ trừng phạt nào, về phần nắm chắc thời cơ... Ta lại cho ngươi thêm năm vạn linh thạch!"

"Tốt! Thành giao!"

...

Ngày thứ ba.

Bùi Lăng lên lôi đài như thường lệ, vẫn giống hệt một ngày trước, không ai dám đến khiêu chiến lôi đài của hắn.

Mãi đến lúc còn một nén hương nữa là kết thúc lôi đài, Bùi Lăng tưởng ngày hôm này sẽ yên ổn trôi qua như thế, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trên lôi đài của hắn.

Bởi vì đã rất lâu không thấy đối thủ, Bùi Lăng phản ứng chậm nửa nhịp, không kịp ra tay trước tiên, ngược lại người tới rất dứt khoát, còn chưa chào hỏi một câu nào đã trực tiếp vỗ một chưởng!

Bùi Lăng không cần nghĩ ngợi, rút đao chém tới.

Chương 288: Liên tiếp thua (1)

Trước cơ thể người kia lập tức xuất hiện một huyết khôi, ý đồ ngăn lại đao khí, nhưng ngay sau đó...

Phốc phốc!

Huyết khôi bị chém thành hai khúc đều nhau, dư thế của đao khí chém trúng người tới, chém ra một miệng máu dữ tợn trước ngực đối phương.

Không cho đối phương cơ hội thở dốc, Bùi Lăng lập tức chém ra đao thứ hai.

Người tới lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng thu hồi Yếm Sinh Đao, khẽ gật đầu, người này lợi hại hơn những đối thủ trước đó một chút, có thể đỡ hai chiêu của hắn, nhưng cũng chỉ có chút trình độ này.

Thế nhưng, điều này cũng bình thường, dù sao bây giờ đối thủ lợi hại thật sự đều đang làm lôi chủ, thực lực của những đệ tử vẫn đang công lôi đài kia có thể mạnh đến mức nào?

...

Công Trị Ngôn mờ mịt quay lại dưới đài, tình cảnh vừa nãy cứ như nằm mơ!

Hai đao!

Mặc dù trước đó hắn ta khinh địch chủ quan, vừa lên căn bản không dùng hết toàn lực, nhưng đối phương chỉ dùng hai đao đã tiễn mình đi?

Điều này sao có thể!

"Bị Cố Hoằng lừa gạt!" Công Trị Ngôn thầm giận trong lòng, hắn ta thua quá nhanh, bây giờ còn có thời gian đi khiêu chiến lôi đài khác, nhưng hắn ta không thể làm vậy!

Hắn ta là đại sư huynh Nhược Tú phong, hắn ta là đệ tử mạnh nhất toàn bộ Nam Vực, thậm chí từng được Vực Chủ chỉ điểm, bây giờ thua một tiểu tử không có danh tiếng gì, còn đi ra từ Hòe m phong yếu nhất Nam Vực, sao hắn ta có thể cam tâm?

Chủ yếu nhất là, trong lòng Công Trị Ngôn rất rõ ràng, mặc dù đám đệ tử bọn họ đang trong tuyển chọn không nhìn thấy, nhưng bên ngoài có nhiều trưởng lão và nội môn sư huynh sư tỷ như vậy, từng người đều thấy rõ ràng.

Nếu bây giờ hắn ta không thể lập tức kiếm lại mặt mũi, vậy tương đương đi lên làm bàn đạp cho Bùi Lăng, giúp đỡ đối phương nhất chiến thành danh! Còn hắn ta thì trở thành trò cười, cũng sẽ mất đi giá trị trong suy nghĩ tất cả trưởng lão, Vực Chủ cùng nội môn sư huynh sư tỷ Nam Vực.

Đến lúc đó, đại sư huynh này sẽ không đáng một đồng.

Thánh tông mạnh được yếu thua, vì giữ địa vị và tiền đồ của mình, hắn ta nhất định phải đánh bại Bùi Lăng dù chỉ một lần!

Thế là, sau khi bình tĩnh lại, Công Trị Ngôn lại lựa chọn lôi đài thứ năm.

Trên lôi đài.

Bùi Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần, trên lôi đài lại xuất hiện một bóng người, hắn lập tức rút đao, ngay sau đó mười huyết khôi xuất hiện, bao vây xung quanh hắn, đây là Thập Phương Huyết Ma Trận!

"Công Trị Ngôn?" Bùi Lăng khẽ giật mình, Thập Phương Huyết Ma Trận này hơi tối nghĩa khó giải với ngoại môn đệ tử.

Cho tới nay, trong năm mươi bốn phong ngoại môn Nam Vực, chỉ có mình Công Trị Ngôn biết.

Lúc ở vòng thứ nhất, hắn còn từng thấy đối phương dùng trận pháp này đánh vỡ người khổng lồ giáp đồng!

Thế nhưng, lúc ấy đối phương là người đầu tiên thông qua vòng thứ nhất, chắc chắn cũng là một vị lôi chủ, sao bây giờ lại chạy đến lôi đài của hắn?

Chẳng lẽ bị đánh luân phiên đến mức rơi xuống?

Không vội suy nghĩ sâu xa, đã thấy Công Trị Ngôn bấm niệm pháp quyết, trong mắt huyết quang đại thịnh, mười huyết khôi đột nhiên lấy một phương thức quỷ dị, nhanh chóng xoay tròn quanh Bùi Lăng. Trong lúc xoay tròn còn đánh ra chưởng quyền, ngay lúc phá không còn phát ra tiếng rít gào bén nhọn quỷ dị.

Xoạt!

Bùi Lăng chém ra một đao, chém vỡ toàn bộ quyền chưởng trước người, nhưng không đợi hắn dùng ra đao thứ hai, còn lại gần nửa quyền chưởng đã rơi vào sau lưng hắn!

Phanh phanh phanh...

Thấy huyết khôi đã đánh trúng, Công Trị Ngôn thả lòng, dù là tu sĩ Nhân Đạo Trúc Cơ sơ kỳ bị nhốt trong Thập Phương Huyết Ma Trận của hắn ta, cũng đừng hòng tuỳ tiện thoát thân! Hiện tại Bùi Lăng chỉ có tu vi Luyện Khí tầng chín, vẫn chưa tới Trúc Cơ, chịu một kích toàn lực của năm huyết khôi, nhất định thân chịu trọng thương, tiếp theo chỉ cần mình làm gì chắc đó, có thể chiếm được ưu thế, đánh bại hắn!

Chỉ cần có thể đánh bại đối phương một lần, tiếp theo hắn ta sẽ lập tức trở về lôi đài ban đầu của mình, sau này sẽ tránh giao thủ với Bùi Lăng. Cứ vậy, dù giá trị trong mắt các lão đại và nội môn sư tỷ sư huynh Nam Vực sẽ giảm chút ít, cũng tốt hơn việc trở thành bại tướng dưới tay Bùi Lăng.

Nhưng ngay lúc hắn ta nghĩ như vậy, cơ thể Bùi Lăng hơi chao đảo một cái lại không có dấu hiệu bị thương nào, nhanh chóng trở tay chém một đao về phía huyết khôi của hắn ta!

Trong lòng Công Trị Ngôn hoảng sợ nhưng cũng biết đao pháp của Bùi Lăng lợi hại, lập tức tập trung ý chí, vội vàng điều khiển huyết khôi lùi lại, không dám đón đỡ đao khí của đối phương.

Xoạt!

Một đao chém vào khoảng không, Bùi Lăng cũng dần nghiêm túc lên, Công Trị Ngôn là đại sư huynh Nhược Tú phong, chắc chắn thực lực không yếu, tuy vừa nãy công kích của đối phương không thương tổn mình, nhưng có lẽ đối phương chỉ đang thăm dò.

Chút nữa đối phó không tốt, có khả năng sẽ chịu thiệt thòi.

Nghĩ vậy, lúc này Bùi Lăng thi triển Huyết Sát đao pháp, Yếm Sinh Đao huyết quang đại thịnh, sát khí như sóng dữ, trong khoảnh khắc đã hóa thành một thác nước huyết sắc, ầm vang nhào về phía Công Trị Ngôn!

Công Trị Ngôn vội vàng điều khiển huyết khôi, lại vây quanh Bùi Lăng, nhưng...

Xoạt xoạt xoạt...

Bùi Lăng liên tục vung ba đao, thuấn trảm năm huyết khôi, chỉ chớp mắt đã giết ra Thập Phương Huyết Ma Trận, chém một đao về phía Công Trị Ngôn!

Chương 289: Liên tiếp thua (2)

Sắc mặt Công Trị Ngôn thay đổi, quanh người xuất hiện vô số vết rách như đồ sứ cháy hỏng, "ầm" một tiếng vỡ thành vô số mảnh sứ bắn ra bốn phương tám hướng.

Mặc dù hắn ta phản ứng không chậm, nhưng vẫn có một vài "mảnh sứ vỡ" tiếp xúc với đao quanh, trong khoảnh khắc đã hôi phi yên diệt!

"Xoạt."

Phần lớn mảnh sứ vỡ chịu sự dẫn dắt vô hình, nhanh chóng tụ lại cách đó vài chục bước, lại khôi phục thành nhục thân. Công Trị Ngôn nửa người nhuốm máu, sắc mặt tái xanh!

Mạo hiểm né tránh được một đao kia, hắn ta đang muốn điều khiển huyết khôi tiếp, còn không chờ hắn ta vận chuyển linh lực xong, ba đạo đao khí đã đánh thẳng đến trước mặt hắn ta!

Vù vù...

Công Trị Ngôn lấy ra tất cả vốn liếng, miễn cưỡng tránh thoát hai đạo đao khí, lại bị đạo đao khí thứ ba đánh trúng, bóng dáng lại biến mất trên lôi đài...

...

Bên ngoài, năm mươi bốn phù đảo chìm nổi, phi cầm hiến múa, tẩu thú nâng ấm, dáng vẻ như yến tiệc Tiên gia vui vẻ.

Đột nhiên thấy một màn này, tất cả trưởng lão và nội môn đệ tử đều giật mình.

Khí thế đột ngột bạo phát ra khiến chim quý thú lạ xung quanh hoảng sợ rốt rít chạy trốn lung tung.

Từ trên xuống dưới Nhược Tú phong lập tức náo loạn một trận.

Không để ý tới những điều này, trưởng lão Phi Lô phong nhìn chằm chằm giữa sân, kêu lên: "Huyết Sát đao pháp! Huyết Quỷ độn pháp!"

"Tu vi Luyện Khí kỳ lại tu thành hai môn đao pháp và độn pháp này?" Trưởng lão Nhược Tú phong nhíu mày, đắm chìm trong suy nghĩ.

Trưởng lão Quỷ Liễu phong trầm ngâm nói: "Không đúng! Đây là tuyệt học nội môn, hơn nữa dù là nội môn đệ tử cũng không nhiều người có tư cách học! Sao một tên ngoại môn đệ tử như hắn lại học được?"

Trưởng lão Huyết Triều phong ngồi cách đó không xa chậm rãi nói: "Đao pháp của hắn hơi có vẻ không lưu loát, chưa đến trình độ hòa hợp tự nhiên, chắc là chưa thực chiến nhiều. Nhưng có thể khống chế nhiều ngoại sát như vậy, không bị phản phệ, lại có thể hoàn toàn khống chế tất cả lực lượng ngoại sát, chắc hẳn thời gian đạt được Huyết Sát đao pháp đã không ngắn!"

Rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có một suy nghĩ: "Đây là đệ tử nhập thất được vị nội môn trưởng lão nào coi trọng? Vì sao đặt ở ngoại môn, lại không chào hỏi lấy một câu?"

Theo bản năng, bọn họ đều nhìn về Nhược Tú phù đảo, thầm nghĩ: Chẳng lẽ những người này đến, ngoài mục đích trên bề nổi ra, cũng là phụng mệnh vị nội môn trưởng lão nào đó, tới tìm hiểu biểu hiện cụ thể của Bùi Lăng trong lúc tuyển chọn sao?

Trên Nhược Tú phù đảo, lần thứ hai Công Trị Ngôn xuất hiện ở dưới đài, tất cả nội môn đệ tử đều vô thức ngừng chén.

"Không ngờ, ngay cả Công Trị Ngôn cũng không phải đối thủ của Bùi Lăng này!" Kim Tố Đài cau mày, âm thầm hoảng sợ: Bây giờ Tố Miên muốn báo thù cũng không được nữa, chỉ sợ dù tu sĩ Nhân Đạo Trúc Cơ sơ kỳ đến đây, cũng không đỡ được mấy đao của Bùi Lăng!

Chỉ có tu sĩ Địa Đạo Trúc Cơ mới có thể vững vàng chèn ép đối phương!

Bùi Lăng này tăng tiến tu vi nhanh chóng như vậy, chờ sau khi Kim Tố Miên Địa Đạo Trúc Cơ, chắc chắn người này càng cường đại hơn.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Kim Tố Miên căn bản không phải đối thủ của hắn.

Nàng trầm ngâm, "Chỉ với tư chất và tiềm năng hiện tại của Bùi Lăng, cũng xứng với Tố Miên..."

"Nhưng không biết tối hôm qua Lệ chân truyền đã nói gì với Tố Miên, bây giờ Tố Miên vừa nghe đến cái tên Bùi Lăng này, cứ như nghe thấy kẻ thù giết cha..."

"Thật sự cuồng loạn!"

"Ta chưa từng thấy Tố Miên luống cuống như vậy."

"Xem ra hai người bọn họ không thể nào..."

Kim Tố Đài hơi mất tập trung, hoàn toàn không phát hiện Cố Hoằng ngồi cách đó không xa đang vừa hoảng vừa sợ, Công Trị Ngôn lại thua? Hơn nữa còn liên tiếp thua hai lần?

Xong đời!

Linh thạch đặt cược của hắn ta!

Nghĩ đến lần này mình tổn thất hai lần liên tiếp, đôi mắt Cố Hoằng suýt tối sầm lại.

Trên ghế một mạch Kiêm Tang, bởi vì Trịnh Kinh Sơn phải đi đào mỏ ngay trong đêm, bây giờ chủ vị trống chỗ, u Dương Tiêm Tinh ngồi phía dưới chủ vị là người lớn nhất. Nàng nhìn giữa sân, hài lòng gật đầu, Bùi sư đệ không tệ!

Chắc hắn có thể lấy được một thứ tự tốt trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này.

Nghĩ tới đây, u Dương Tiêm Tinh khẽ phân phó sư đệ bên cạnh: "Đi chuẩn bị một phần lễ. Chờ sau khi Bùi sư đệ chiến thắng tuyển chọn, lấy danh nghĩa mạch chủ đưa qua đó."

Mặc dù mạch chủ không ở đây, mặc dù lúc mạch chủ ra đi không dặn dò, nhưng u Dương Tiêm Tinh cảm thấy trước đó mạch chủ bồi dưỡng Bùi Lăng như vậy, bây giờ Bùi Lăng đã có tiền đồ, càng phải giúp đỡ mạch chủ giữ gìn mối quan hệ với đối phương thật tốt: "Bùi sư đệ thấy hạ lễ mà mạch chủ cho hắn, chắc chắn sẽ rất vui."

Giữa sân, trên lôi đài số năm.

"Chín đao... Công Trị Ngôn chỉ có trình độ này?" Bùi Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lắc đầu cười một tiếng, "Ha ha! Đây là kết cục khi khinh địch!"

Vòng thứ hai chỉ còn lại chút thời gian cuối cùng, Bùi Lăng đoán chắc chắn đối phương không phục, tiếp theo sẽ tiếp tục khiêu chiến hắn, thế là đứng trên lôi đài sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhưng cho đến khi hết thời gian cũng không thấy có người lên đài nữa.

Ba tiếng chiêng trống vang lên thông báo kết thúc vòng tuyển chọn thứ hai.

Chương 290: Vực Chủ Nam Vực

Cùng lúc đó, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng kia vang lên bên tai các đệ tử: "Thủ lôi đài kết thúc!"

"Vòng thứ ba: Vượt qua Hồn Kiều!"

"Hồn Kiều sẽ xuất hiện sau hai canh giờ."

"Tất cả lôi chủ đồng thời qua cầu."

"Bốn người tới bờ bên kia trước được coi là thông qua."

"Những người còn lại bị loại."

"Dòng sông dưới Hồn Kiều đều là Cửu Minh Vạn Độc Thủy, Luyện Khí kỳ chạm vào lập tức chết."

"Trong vòng một nén nhang, có thể lựa chọn từ bỏ."

"Trong vòng mười năm tiếp theo, người từ bỏ không có tài nguyên gì."

Bùi Lăng còn đang phân tích điểm cần phải chú ý của vòng này, lúc này giọng nói uy nghiêm lạnh lùng kia lại đơn độc vang lên bên tai hắn: "Ngươi không cần tham gia vòng này, trực tiếp thông qua tuyển chọn."

Hắn nghe vậy khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, cảnh vật xung quanh dập dờn, chờ đến khi thấy rõ đã xuất hiện trong một động đá vôi.

Bốn vách tường trong hang động đá vôi đều có hoa văn màu, nhưng làm như thế nào cũng không thể thấy được những cái kia đang vẽ nội dung gì, cẩn thận nhìn lại chỉ như vách động bình thường, không có gì cả.

Nhưng bên tai lại như có vô số người đang thì thầm nói chuyện, chỉ trỏ, bàn tán ầm ĩ về hắn từ trong hoa văn màu.

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, không dám nhìn những hoa văn màu kia nữa, ngược lại đánh giá mặt đất.

Trên mặt đất có vô số cây cỏ đỏ sậm, lan tràn đến một đài cao.

Chính giữa đài cao đặt một bộ quan tài toàn thân kim sắc.

Bộ quan tài kia lớn hơn bộ quan toàn tầm thường gấp ba lần, hiện lên màu xích kim, phía trên khắc đầy phù văn lớn khoảng ngón cái, trong phù văn như quán chú máu tươi, kim hồng chiếu rọi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Phía trên bộ quan tài này khoảng ba thước, lại có phù lục dài vài chục trượng đang lơ lửng.

Trên phù lục có đường vân phức tạp, Bùi Lăng liếc nhìn qua đã cảm thấy trong đầu choáng váng, hắn vội vàng dời mắt đi.

Ngay lúc còn đang nghi ngờ, trong quan tài truyền ra một tiếng cười khẽ, chậm rãi nói: "Đừng lo lắng, lão phu Mạc Chấn Y, là Vực Chủ Nam Vực Thánh tông."

Bùi Lăng cảm thấy hoảng sợ, vội vàng hành lễ: "Đệ tử Bùi Lăng, gặp qua Vực Chủ đại nhân."

"Không cần đa lễ." Mạc Chấn Y nói, "Ta dẫn ngươi đến đây không vì việc gì khác, chỉ vì Thi Đấu Ngoại Môn."

Bùi Lăng nói: "Kính xin Vực Chủ đại nhân chỉ thị."

"Bốn vực tuyển chọn ra năm người, trong Thi Đấu Ngoại Môn vào năm ngày sau, ngươi chỉ cần thắng một trận nữa là có thể tiến vào mười vị trí đầu." Mạc Chấn Y chậm rãi nói, "Thế nhưng, với thực lực của ngươi, chắc hẳn có thể giết vào năm vị trí đầu, thậm chí còn có khả năng vào ba vị trí đầu."

"Thánh tông ta không nói những lời nhảm nhí, vì vậy ta nói thẳng: Lần Thi Đấu Ngoại Môn này, nếu ngươi có thể tranh được hạng ba, ngoại trừ phần thưởng thi đấu, ngươi có thể tùy ý chọn một món trong ba tầng trước của bảo khố Nam Vực."

"Nếu có thể tranh được hạng hai, ngươi có thể tùy ý chọn ba món trong ba tầng trước của bảo khố Nam Vực."

"Nếu có thể đoạt giải nhất." Mạc Chấn Y như nở nụ cười, tràn đầy dụ dỗ nói, "Ngoại trừ những phần thưởng vừa rồi, lão phu có thể đồng ý thêm một việc của ngươi!"

Nghe đến đây, trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, đang muốn hỏi thăm ba tầng trước bảo khố Nam Vực có những thứ gì, việc mà Mạc Chấn Y đồng ý với mình có hạn chế và phạm vi gì không... Nếu là trước kia, hắn không dám nhiều lời trước mặt đại lão thế này.

Nhưng bây giờ không giống.

Dù sao hắn cũng từng yết kiến Lệ chân truyền!

Mặc dù tên ngu Trịnh Kinh Sơn kia làm hại hắn suýt biến việc ôm đùi thành đi qua Quỷ Môn quan, nhưng dù nói thế nào, từ mặt ngoài chỗ dựa của hắn từ Trịnh Kinh Sơn đã chính thức thay đổi thành chân truyền Lệ Liệp Nguyệt.

Đã vậy, dù việc đoạt được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn là mục tiêu của hắn, nhưng Bùi Lăng cũng không để người ta chơi tay không bắt sói với mình.

Chỉ là chưa mở miệng, chợt nghe Mạc Chấn Y nói: "Đúng rồi, ngươi đã biết phần thưởng lần Thi Đấu Ngoại Môn này chưa?"

Thấy Bùi Lăng lắc đầu, hắn ta chậm rãi nói, "Vậy ta nói trước cho ngươi biết cũng không sao: Trong Thi Đấu Ngoại Môn bao năm qua, trên cơ bản phần thưởng đều giống nhau, năm nay cũng không ngoại lệ! Cùng chỉ có người bước vào mười vị trí đầu của Thi Đấu Ngoại Môn mới có phần thưởng. Cho dù là tên thứ mười một, cũng không thu hoạch được gì."

"Trong đó hạng mười, thưởng 50 viên Trúc Cơ Đan trung phẩm, 50 viên Chủng Ngọc Đan trung phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác."

"Hạng chín, thưởng 100 viên Trúc Cơ Đan trung phẩm, 120 viên Chủng Ngọc Đan trung phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác."

"Hạng tám, thưởng 150 viên Trúc Cơ Đan trung phẩm, 180 viên Chủng Ngọc Đan trung phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác."

"Hạng bảy..."

"Hạng sáu..."

"Hạng năm..."

"Hạng bốn..."

Ba vị trí đầu mới là phần quan trọng nhất, "Hạng ba, thưởng 10 viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, 50 viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm, 20 viên Chủng Ngọc Đan cực phẩm, 80 viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác."

"Hạng hai, thưởng 30 viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, 100 viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm, 50 viên Chủng Ngọc Đan cực phẩm, 180 viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác."

"Hạng nhất!"

Chương 291: Thiên hạ đại thế (1)

Mạc Chấn Y dừng một chút, mới tiếp tục, "Thưởng 50 viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, 180 viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm, 80 viên Chủng Ngọc Đan cực phẩm, 230 viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác. Ngoài ra, còn có một cơ hội được chân truyền đệ tử chỉ điểm, cùng ba cơ hội đi vào bí địa tông môn tu luyện."

Bùi Lăng nghe vậy rất ngạc nhiên, nghe ý của Vực Chủ này, mười vị trí đầu của Thi Đấu Ngoại Môn chủ yếu thưởng Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan, về phần những vật khác lại không đáng chú ý.

Mặc dù số lượng khổng lồ hơn tưởng tượng, nhưng điều này có ý nghĩa gì với hắn?

Sau khi Hàn Tủy Hỏa tới tay, mỗi lô đan dược của hắn đều là cực phẩm, đan phương Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan đã vào tay, muốn bao nhiêu đan dược cực phẩm mà không có?

"Có phải cảm thấy phần thưởng này nằm ngoài dự đoán của ngươi không?" Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, trong quan tài vang lên tiếng cười, chợt trầm giọng nói, "Bùi Lăng, ngươi biết thế gian này lớn đến mức nào không?"

Lớn đến mức nào?

Trước khi Bùi Lăng tiến vào Trọng Minh tông, chưa từng rời khỏi vùng lân cận Lộc Tuyền thành.

Dù sao, Bùi gia Lộc Tuyền thành hoặc phải nói là toàn bộ Lộc Tuyền thành, đều không có thực lực đi xa hơn.

Hoạt động xung quanh Lộc Tuyền thành thì cũng thôi, đi xa hơn, mặc kệ gặp tán tu hay yêu thú, bọn họ đều không đối phó được. Thành chủ và Bùi gia đều đã thử điều động nhân thủ, mở ra thương lộ để tránh thương đội đi ngang qua bóc lột. Nhưng ngoại trừ tổn binh hao tướng, chưa từng thấy thành công.

Là tông tử nhánh bên không được coi trọng thậm chí bị xa lánh, trước đó Bùi Lăng không chút chú ý tới những điều này, về sau tiến vào Trọng Minh tông mới hiểu được, mẹ nó cao thủ lợi hại nhất cả thành mới Luyện Khí tầng bảy, gặp một con Nhân Diện Chu sẽ lên đường trong vài phút, không co rúc làm thổ tài chủ trong Lộc Tuyền thành, còn có thể thế nào?

Cũng khó trách sau khi ngoại môn đệ tử Bùi gia của Trọng Minh tông đến tuổi già đi ra ngoài khai chi tán diệp, dù được coi là có xuất thân tốt trong Thánh tông, lúc trước cũng phải bớt ăn bớt mặc mới có thể để Bùi Hồng Niên bái nhập Trọng Minh tông! Cũng chỉ đưa một mình Bùi Hồng Niên nhập tông.

Không phải Trọng Minh tông ngại tông tử Bùi thị có tư chất thấp không cần, mà chỉ vì lộ phí đi đường từ Lộc Tuyền thành đến Trọng Minh tông đã đủ khiến Bùi gia tổn thương nguyên khí.

Sau khi tiến vào Trọng Minh tông, dù khoảng thời gian trước Bùi Lăng tìm người bổ sung một vài kiến thức thông thường của Tu Chân Giới, nhưng thời gian có hạn chỉ trọng điểm hiểu rõ nội bộ Trọng Minh tông và phương diện tu luyện.

Lại không nghe ngóng bao nhiêu về việc bên ngoài Trọng Minh tông.

Lúc này hơi chút trầm ngâm, Bùi Lăng nói: "Kính xin Vực Chủ đại nhân chỉ giáo."

"Phương thế giới này của chúng ta tên là Bàn Nhai Giới." Mạc Chấn Y chậm rãi nói, "Bàn Nhai Giới rộng rãi, linh khí dồi dào, thai nghén trăm tỉ sinh linh. Sinh linh lấy nhập đạo phân chia tiên phàm, tu chân mong thành tiên giả, lại vì đủ loại nguyên nhân hội tụ thành tông phái."

"Thánh tông lập tông vài vạn năm, căn cơ sâu nặng, khí thế hùng hồn, là một trong những đại phái đỉnh phong của bản giới."

"Bên ngoài Thánh tông còn có đồng đạo như Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang, chất lượng ngang nhau, mặc dù cách hành xử có sự sai biệt rất nhỏ, phần lớn đều tương tự, thường xuyên lui tới."

"Quan niệm không hợp nhau, nhưng thực lực sàn sàn với Thánh tông, lại tự xưng là danh môn chính phái có Yến Tê thành, Hàn Ảm Kiếm Tông, Tố Chân Thiên, Cửu Nghi sơn và Lưu Lam hoàng triều."

"Dưới chín phái này có vô số tông môn gia tộc, nhưng đều có quan hệ mật thiết với chín phái, nếu không khó mà tồn tại."

"Cho dù Vạn Hủy hải được gọi là thánh địa tán tu, thật ra chín phái chúng ta đều ngầm hiểu lẫn nhau cho một nơi giảm xóc mà thôi."

"Thế nhưng bản giới rộng lớn, mặc dù Nhân tộc chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể khinh thường yêu quỷ cùng đủ loại dị tộc."

"Phía cực nam Thanh Yếu sơn là khu vực Yêu tộc, đương kim Yêu Đế hung uy hiển hách, đã trấn áp Yêu Đình mấy ngàn năm; phía tây bắc Vĩnh Dạ hoang mạc, quỷ dị khó lường có nhiều dị tộc, mấy trăm năm trước Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo thuyết phục rất nhiều thiên kiêu Luân Hồi tháp, từng liên thủ đến đó thăm dò, cuối cùng lại hốt hoảng rời khỏi."

"Trên biển có U Tố phần lơ lửng không cố định, khi thì hiện thế, nó là khu vực vạn quỷ nghỉ lại, căm hận tất cả người sống."

"Bắc Địa Phù Sinh cảnh, trong nháy mắt ngàn năm, ngàn năm trong nháy mắt, ngay cả năm đó Tông Chủ Thánh tông tự mình đến, cũng không thể hiểu rõ nội tình của nó..."

Hắn ta thuận miệng nói xong thiên hạ đại thế, lúc này mới kéo chủ đề về Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông, "Phần quan trọng nhất của Thi Đấu Ngoại Môn là Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan. Hai loại đan dược này, cái trước nhằm vào tất cả tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, không có Trúc Cơ Đan kém nhất là Nhân Đạo Trúc Cơ, cũng chỉ có thể chùn bước."

"Cái sau lại nhằm vào thiên tài Luyện Khí kỳ."

"Tông môn bỏ ra phần thưởng hậu hĩnh như vậy cho mười vị trí đầu Thi Đấu Ngoại Môn mỗi khóa, cũng vì mười vị trí đầu mỗi năm một lần, mới là lần đầu tiên chính thức đi vào ánh mắt Thánh tông."

Chương 292: Thiên hạ đại thế (2)

Mạc Chấn Y nói đến chỗ này, khẽ cười một tiếng, "Chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được nhỉ? Rõ ràng Thánh tông uy áp vạn dặm, vô số thứ quý hiếm, tài nguyên dồi dào, nhưng vì sao lại đối xử với thủ hạ keo kiệt như thế. Ngươi xuất thân Lộc Tuyền thành thì không nói, dù sau khi tiến vào ngoại môn cũng không có bao nhiêu sự bồi dưỡng thực chất, muốn cái gì đều phải tự đi kiếm?"

"Đây là vì, địa vực Thánh tông rộng lớn, có rất nhiều ngoại môn đệ tử. Phía dưới có vô số thành trì, có thể nói mỗi một khắc đều đang sinh ra rất nhiều máu mới cho Thánh tông."

"Dưới số lượng đông đúc như vậy, dù là thiên tài hay tuyệt thế thiên tài, thật ra cũng không trân quý như ngươi tưởng tượng."

Hắn ta từ tốn nói, "Trong thế tục, sở dĩ thiên tài được nâng đỡ, ngoài việc hắn có tư chất xuất chúng, chủ yếu nhất là tuổi thọ phàm nhân ngắn ngủi. Dù kinh tài tuyệt diễm thế nào, trăm năm sau chỉ còn một nắm cát vàng."

"Vì vậy bọn họ coi trọng hậu bối, cần hậu bối kéo dài ý chí và vinh quang của bọn họ."

"Thậm chí có đôi khi không tiếc hy sinh bản thân vì hậu bối."

"Nhưng tu sĩ chúng ta đã có thể tự truy tìm sự tồn tại vĩnh hằng, đủ loại chí hướng không cần phải dựa vào hậu nhân?"

"Đương nhiên, tu sĩ có tư cách bất diệt cũng rất hiếm có."

"Thánh tông không còn coi thiên tài như hòn ngọc quý trên tay, cũng không đến mức không hề yêu quý."

"Chỉ là thiên tài còn sống mới có giá trị."

"Thiên tài đã chết, dù khi còn sống thiên tư lớn đến đâu, cũng chỉ là một bộ xương khô."

"Trong phần thưởng mười vị trí đầu Thi Đấu Ngoại Môn, vừa rồi lão phu có nhắc tới một vài tài nguyên tu hành là cho các ngươi tăng tu vi. Điểm này, Thánh Tông sẽ không để ý tới, ngươi xử lý thế nào cũng được. Thánh tông chỉ quan sát sự sắp xếp của các ngươi với Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan."

"Nhiều đan dược như vậy, người thắng trận căn bản không dùng hết."

"Là dùng để trao đổi tài nguyên khác, cung cấp nuôi dưỡng bản thân; hay giao cho gia tộc, trả lại tình nghĩa; hoặc là mời chào lòng người, bồi dưỡng cánh chim..."

"Đây mới là điều Thánh tông quan tâm."

"Dù sao..."

"Vài vạn năm qua, tất cả tu sĩ bái nhập Thánh tông đều đi lên từng bước một từ ngoại môn."

"Đương kim nội môn mạch chủ mười ba mạch là thế, ba chân truyền là thế, chư vị trưởng lão Vực Chủ là thế, Tông Chủ cũng thế!"

"Thánh tông chưa từng keo kiệt với môn nhân chân chính."

"Nhưng Thánh tông cũng không nuôi phế vật, ngoại môn gần như nuôi thả là vì đệ tử chưa thông qua Thi Đấu Ngoại Môn, chưa thu hoạch được mười vị trí đầu, chỉ là sâu kiến của Thánh tông, không cần quan tâm."

"Cho nên, khi ngươi tiến vào mười vị trí đầu ngoại môn, trở thành máu mới của Thánh tông, nên làm thế nào mới được Thánh tông thưởng thức nhiều hơn... Bùi Lăng, ngươi biết lời hứa hẹn này của lão phu có trọng lượng thế nào không?"

Nghe đến đây, Bùi Lăng hiểu rõ ý của Vực Chủ, đám cấp cao trong Thánh tông, đều từng bước một giết từ tầng dưới chót lên.

Hôm nay tầng dưới chót, chưa chắc ngày mai không phải đám cấp cao thậm chí là Tông Chủ.

Nhưng Trọng Minh tông có rất nhiều môn nhân, thọ nguyên của đám người cấp cao cũng rất dài, không vội tìm người nối nghiệp, cho nên bọn họ cũng không quá quan tâm sự sống chết của tầng dưới chót đông đúc, cũng không quan tâm loại sơ sẩy này có khiến một bộ phận thiên tài hay là tuyệt thế thiên tài chết yểu hay không... Bởi vì bọn họ căn bản không thiếu thiên tài!

Càng không thiếu cường giả có thể trấn tông!

Cho nên, thật ra toàn bộ ngoại môn là một cổ trận.

Thi Đấu Ngoại Môn mười năm một lần, là lúc đám cấp cao bớt chút thì giờ chú ý lựa chọn.

Bốn vực Đông Nam Tây Bắc mấy trăm phong ngàn vạn đệ tử, mười người vượt qua từng tầng tuyển chọn mới có tư cách nhận được sự chú ý của bọn họ.

Nhưng sự chú ý này cũng là thử thách, quyết định cách đãi ngộ tiếp theo của bọn họ, hoặc phải nói là trình độ coi trọng.

Nếu có thể làm ra quyết định phù hợp với tâm ý của bề trên, cũng như Thiên Đạo Trúc Cơ, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Trái lại, dù lấy được hạng nhất của Thi Đấu Ngoại Môn, nếu quyết sách sai lầm đánh mất niềm vui của bề trên, cũng chưa chắc không thể bị những người khác đuổi kịp.

Nhưng vấn đề là, Bùi Lăng có hệ thống, trăm phần trăm đan thành cực phẩm, ban thưởng Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan có tác dụng cái búa với hắn?

Ngược lại lời hứa hẹn của Mạc Chấn Y này, nếu giữ lời, biết đâu tương lai sẽ có tác dụng vào thời khắc quan trong... Nhưng với tập tục mạnh được yếu thua của Thánh tông, Bùi Lăng tin tưởng, nếu đến lúc đó mình không đủ trọng lượng hoặc là tình cảnh đáng lo, chắc chắn Mạc Chấn Y này sẽ ích kỷ nuốt lời!

Nhưng nếu đến lúc đó hắn có đủ trọng lượng hoặc là tình cảnh rất tốt, dù không có hứa hẹn này, Mạc Chấn Y cũng cho hắn mặt mũi...

Mẹ nó những lão gia hỏa này người sau còn keo kiệt hơn người trước.

Bùi Lăng thầm mắng một câu, nói: "Đa tạ Vực Chủ chỉ điểm, nếu ta lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, không biết có thể thay đổi phần thưởng một chút không?"

"Đổi?" Mạc Chấn Y khẽ giật mình, chợt không nhịn được cười lên, "Trước kia chưa từng có ví dụ như vậy, nhưng Thánh tông khôn sống mống chết, nếu ngươi thể hiện đủ xuất sắc, không phải yêu cầu đặc biệt phiền phức, không ai làm khó ngươi."

Chương 293: Danh sách tuyển chọn (1)

Bùi Lăng còn muốn nói điều gì đó, Mạc Chấn Y lại nói, "Được rồi, nói với ngươi nhiều như vậy, là vì ngươi thoải mái đánh bại Công Trị Ngôn, có thể làm vẻ vang cho Nam Vực ta. Cân nhắc đến việc ngươi xuất thân Lộc Tuyền thành, có rất nhiều việc con em thế gia Thánh tông, hoặc là đệ tử đã sớm bái nhập môn hạ các vị trưởng lão đều hiểu, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả."

"Ta mới đặc biệt giảng giải cho ngươi một lần."

"Về phần sau này ngươi tự lựa chọn thế nào, đó là chuyện của ngươi."

"Trở về chuẩn bị cẩn thận, đoạt lấy hạng nhất cho Nam Vực ta!"

Nói xong, Bùi Lăng không kịp mở miệng, cảnh vật xung quang dập dờn, đến khi rõ ràng lại, hắn đã về chỗ ở trên Nhược Tú phong.

Lý Bình phát hiện cấm chế chấn động, lập tức rời khỏi nội thất, xuất hiện trong sân, lúc thấy Bùi Lăng không khỏi giật mình: "Vòng tuyển chọn thứ ba đã bắt đầu, sao ngươi lại ở chỗ này?! Chẳng lẽ ngươi không thủ được lôi đài?"

Nhưng vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không có khả năng.

Hắn ta vừa trở về Hòe m phong một chuyến, lấy ra hai loại đao khí mà Bùi Lăng cần từ trong khố phòng, dù không xem tuyển chọn, nhưng với sự hiểu biết của hắn ta với thực lực của Bùi Lăng, Bùi Lăng tuyệt đối không thể thua trong vòng thủ lôi đài này!

Ngay lúc đang nghi ngờ, đã thấy Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nói: "Vực Chủ nói ta không cần tham gia vòng thứ ba, trực tiếp vào vòng trong."

"Vực Chủ?" Lý Bình giật mình, trong lòng mừng thầm, lại kinh động đến Vực Chủ tự mình triệu kiến, xem ra mình không nhìn lầm, chắc chắn Bùi Lăng này có thể vững vàng tiến vào mười vị trí đầu, không, ít nhất là năm vị trí đầu. Nếu không Vực Chủ có thân phận cỡ nào, sao có thời gian triệu kiến một người chỉ là ngoại môn đệ tử chứ?

Nói cách khác, tiếp theo chỉ cần trông coi kỹ càng không để Bùi Lăng bị ngọn núi khác lừa đi, tài nguyên trong vòng mười năm tới sẽ ổn định!

Hắn ta vội vàng lấy ra một đôi vỏ đao: "Bùi Lăng, đây là hai loại đao khí mà ngươi muốn, vốn trong khố phòng chỉ có Huyết Đao đao khí, cũng may ta tự chạy trở về, dùng rất nhiều tài nguyên khác đổi được Phách Đao đao khí, hy vọng không trì hoãn việc tu luyện của ngươi."

"Đa tạ trưởng lão." Bùi Lăng vội vàng tiếp nhận, "Trưởng lão yên tâm, ta nhất định tu luyện thật tốt, làm vẻ vang Nam Vực!"

Không đợi Lý Bình nói gì nữa, hắn đã xoay người đi vào phòng của mình.

Mặc dù trước đó đã biết điều kiện để tu luyện đao ý, nhưng vì lý do an toàn, sau khi đi vào bên trong, Bùi Lăng vẫn kiểm tra cửa sổ một lượt, bố trí sẵn cơ quan, mới phân phó trong ý niệm: "Hệ thống! Ta muốn tu luyện, 【 đao đạo chân ý Phách Đao 】 , 【 đao đạo chân ý Huyết Đao 】 , lựa chọn 【 một khóa uỷ thác 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện, kiểm tra ra cần đao khí phách giả, đao khí giết chóc..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có đao khí phách giả, đao khí giết chóc..."

"Leng keng! Hệ thống dùng đao khí phách giả, đao khí giết chóc..."

Bùi Lăng một phát kéo phù lục phong ấn trên vỏ đao ra, trong vỏ đao lập tức truyền ra một luồng khí thế vô song, trong lúc vô hình như đang chém xuống đầu hắn!

Một vỏ đao khác thì chảy ra biển máu cuồn cuộn, sát ý tàn sát thiên hạ.

Hệ thống: "Leng keng! Bắt đầu luyện hóa kiếm khí loại giết chóc, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Giống với lúc trước ủy thác tu luyện 【 Huyết Hà kiếm ý 】 , linh lực quanh người Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cảm thấy theo hệ thống rút ra, vỏ đao trong tay dần suy yếu.

Chẳng mấy chốc, vỏ đao đã biến thành một thứ phàm tục bình thường.

Bùi Lăng cảm thấy tinh khí thần của mình như bị cái gì đó gột rửa trong vắt, không diễn tả được cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, cũng càng cô đọng, rắn chắc hơn.

Loại cảm giác mơ hồ rất khó hình dung này lại khiến hắn cảm giác được, hắn rất quen thuộc và thân thiết với tất cả binh khí loại đao, có thể điều khiển dễ dàng như tay chân.

Sau một ngày một đêm, hệ thống: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng tiện tay cho nó một cái ba sao trung bình, đột nhiên hắn rời khỏi nội thất, đến sau phòng.

Nơi này có cung cấp người giả dùng tu luyện, sẽ không công kích, nhưng lực phòng ngự có thể so với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, sau khi bị hao tổn còn có thể nhanh chóng khôi phục.

Bùi Lăng không dùng Yếm Sinh Đao, trực tiếp lấy tay làm đại đao, thuận thế đánh xuống.

Xoạt!

Một đao khí bá đạo, hủy diệt bay thẳng về phía người giả, chém ra một cái khe dữ tợn trước ngực người giả! Hắn chỉ chém ra một đao khí bình thường, nhưng uy lực lại không hề thua kém đao khí lúc hắn dùng Yếm Sinh Đao chém ra, trừ cái đó ra, khe hở trước ngực người giả mãi không thể phục hồi như cũ, thậm chí khe hở này còn có xu thế dần mở rộng.

Đây là đao ý.

Chương 294: Danh sách tuyển chọn (2)

Căn cứ vào ghi chép trong ngọc giản, hiện tại đao ý của hắn chỉ vừa nhập môn đã có uy lực như thế, đợi một thời gian nữa, có thể tưởng tượng một đao của hắn sẽ có uy lực đáng sợ đến mức nào!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng rút Yếm Sinh Đao ra, chém xuống một đao, người giả Trúc Cơ trực tiếp bị chém thành hai khúc, sau khi có đao ý, uy lực đao pháp của hắn lại tăng lên một cấp độ!

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, không dừng lại hậu viện quá lâu, đã trở về nội thất bố trí cơ quan, dự định tiếp tục dùng hệ thống tu luyện đao ý.

Hắn muốn thử tu luyện đao ý tới tiểu thành, nhưng rất nhanh đã phát hiện, hệ thống lại cần đao khí phách giả và đao khí giết chóc, không tính đao khí của bản thân hắn!

Thế là, Bùi Lăng thu dọn một chút, định đi tìm Lý Bình đòi mấy phần đao khí nữa.

Nhưng một lát sau, hắn đi gặp Lý Bình, vừa mở miệng chào, đã thấy Lý Bình nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái.

"Lý trưởng lão, xảy ra chuyện gì?" Bùi Lăng nghi ngờ hỏi.

Lý Bình vội ho một tiếng, nói: "Vòng tuyển chọn thứ ba đã kết thúc, Nam Vực đã tìm được danh sách năm người."

Trong danh sách năm người này, tất nhiên Bùi Lăng xếp thứ nhất, Tuyên Khinh Khinh thứ hai, Tần Khánh thứ ba, Đoan Mộc Minh Yên thứ tư, Thẩm Già thứ năm.

Đoan Mộc Minh Yên?

Bùi Lăng có chút ấn tượng với cái tên này, chợt nghĩ đến hình như đây là nhi tử của lão thành chủ tham tiền ở Loa Sơn thành. Lúc trước hắn rời khỏi Loa Sơn thành, thành chủ còn nói muốn hắn và Đoan Mộc Minh Yên qua lại nhiều hơn.

Thế nhưng, sau khi Bùi Lăng về tông gặp hết việc này đến việc khác, đã sớm quên đối phương rồi, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để đi tìm Đoan Mộc Minh Yên?

Lúc này cũng không quá để ý, đang muốn nói đến việc đao khí, đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội hỏi: "Công Trị Ngôn không thông qua tuyển chọn sao?"

"Hắn đã bị ngươi loại ở vòng thứ hai." Nghe nói như thế, vẻ mặt Lý Bình khá kỳ quái, nói.

Hả?

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, đúng là lúc ấy Công Trị Ngôn thua trong tay hắn, nhưng lúc đó còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc vòng thứ hai, đối phương hoàn toàn có thể đi khiêu chiến lôi đài khác, chỉ cần nhanh chóng đánh bại một vị lôi chủ khác, chắc chắn có thể tranh thủ được một vị trí.

"Vì sao hắn không đi khiêu chiến lôi chủ khác?" Bùi Lăng hỏi.

"Khi đó vòng thứ hai đã sắp kết thúc, tất cả người công lôi đài không muốn bị loại đều sẽ lựa chọn khiêu chiến một người trong khoảng thời gian sắp kết thúc." Lý Bình nói đến đây, không che giấu vẻ cười trên nỗi đau của người khác, bật cười cười ha ha, "Cho nên ngoại trừ lôi đài của ngươi, trên các lôi đài khác đều có người khiêu chiến, hắn chỉ có thể khiêu chiến ngươi!"

Bùi Lăng giật mình, lập tức lắc đầu cười nói: "Điều này cũng khá bất ngờ, hắn không nên khinh địch như vậy."

"Hắn khiêu chiến ngươi hai lần, lần thứ nhất đúng là khinh địch, bị ngươi chém hai đao rời khỏi lôi đài, nhưng lần thứ hai, chắc chắn hắn đã dùng hết sức!" Lý Bình lời lẽ sâu xa trả lời.

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, Công Trị Ngôn khiêu chiến mình hai lần? Đối phương là đại sư huynh Nhược Tú phong, thực lực của đệ tử sáng giá nhất Nam Vực lại yếu như thế sao?

Lý Bình lặng lẽ nói: "Lúc ấy ta đi thu thập đao khí giúp ngươi, không xem được trận đấu của ngươi và Công Trị Ngôn, đều là sau này nghe người khác nói."

"Thật ra ta đã sớm đoán được Công Trị Ngôn không phải đối thủ của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại thắng nhẹ nhàng như vậy."

"Nếu lúc ấy Công Trị Ngôn vẫn ở lại trên lôi đài của mình, chắc chắn có thế lọt vào mười vị trí đầu của lần Thi Đấu Ngoại Môn này. Đáng tiếc, hắn cứ muốn đi khiêu chiến ngươi, còn lựa chọn lúc sắp kết thúc, không để lại cho mình chút đường lui nào, đúng là tự làm tự chịu..."

"Với thực lực hiện tại của ngươi, từ Trúc Cơ trở xuống đã không còn ai là kẻ địch, lần so tài này chỉ có ba người cần phải chú ý, đặc biệt là Đông Vực Lư Huyền."

Bùi Lăng nghe cái tên Lư Huyền này cũng thấy hơi quen, chỉ là không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, Lý Bình đã nói: "Đông Vực Lư Huyền từng là đệ tử nhập thất của đệ nhất trưởng lão La Tiều ở Nam Vực ta."

"Hắn vốn là ăn mày nơi thế tục, được La Tiều trưởng lão đề cử, mới trở thành đồ đệ của La Tiều, trước khi La Tiều vẫn lạc vẫn luôn được tập trung bồi dưỡng."

"Bàn về tu vi, gần như là người giỏi nhất dưới trướng La Tiều."

Nói đến chỗ này Lý Bình không khỏi âm thầm thở dài, nói, "Nếu không phải sư đồ La Tiều xảy ra chuyện, từ trên xuống dưới Nam Vực cũng không phải lo lắng về lần Thi Đấu Ngoại Môn này như thế... Thôi, không nói những thứ này nữa. Tóm lại, sau khi La Tiều chết, đám đệ tử lần lượt vẫn thân, Lư Huyền này lại tìm được cơ hội đi nương nhờ Đông Vực, trở thành kẻ địch với Nam Vực ta."

"Theo tin tức mà Vực Chủ nghe được, rất có thể Lư Huyền đã Trúc Cơ!"

"Có thể nói là một trong những người mạnh nhất của lần Thi Đấu Ngoại Môn này!"

"Thực lực người này chắc chắn mạnh hơn ngươi. Cho nên có thể vào ba vị trí đầu hay không, còn phải xem vận khí của ngươi."

"Nếu sớm đối đầu với hắn, chỉ sợ ngươi rất khó lấy được thứ hạng cao, thậm chí, nếu hắn đối phó đệ tử Nam Vực ta, rất có thể sẽ cố ý ngăn cản ngươi tiến vào mười vị trí đầu."

Chương 295: Bùi sư huynh, mời uống trà!

Bùi Lăng nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị.

Trúc Cơ kỳ... Sắc mặt Bùi Lăng vô cùng nghiêm túc, hắn chưa từng giao thủ với bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ nào. Nếu lấy Hàn Tư Cổ ra để so sánh, vậy tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, bao gồm cả Đường Nam Trai trước đó, đều chỉ là sâu kiến ở trước mặt đối phương!

Với thực lực hiện tại của hắn, dù có thể thoải mái đánh bại Công Trị Ngôn mạnh hơn Đường Nam Trai hơn cả lúc trước, nhưng tự nhận còn chưa thể làm được đến tình trạng như Hàn Tư Cổ...

Đương nhiên, Hàn Tư Cổ chưa thành Thiên Đạo Trúc Cơ, chứ đừng nói đến Nhân Đạo Trúc Cơ bình thường, dù là Địa Đạo Trúc Cơ, so sánh ra trình độ cũng kém hắn ta một khoảng lớn, trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này không thể có quái vật như thế, nếu không Vực Chủ và các trưởng lão không thể không biết!

Cho nên mình vẫn còn hy vọng!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trầm giọng nói: "Ta còn cần hai loại đao khí lần trước, càng nhiều càng tốt!"

Lý Bình khẽ gật đầu: "Được!"

...

Chỉ chớp mắt đã qua bốn ngày.

Có Lý Bình cung cấp đao khí, đao ý của Bùi Lăng tinh tiến rất nhanh, nhưng vẫn còn cách một khoảng nữa mới có thể tiểu thành.

Chỉ là thời gian Thi Đấu Ngoại Môn đã đến, hắn đành phải dừng tu luyện, rời khỏi nội thất, đi gặp Lý Bình.

"Vực Chủ để chúng ta đến Trưởng Lão các tụ hợp." Lý Bình thấy hắn, tâm trạng rất tốt, nói, "Chúng ta đi thôi."

Sau một lúc lâu, trong đại sảnh rộng rãi của Trưởng Lão các, ngoại trừ tiểu tỳ nô bộc đứng hầu ở bên cạnh, chỉ có thưa thớt chưa đến mười người ngồi đây, bầu không khí nghiêm nghị.

Lý Bình vừa vào bên trong đã thấy cảnh này, không khỏi thay đổi sắc mặt: "Sao thế?"

Vì đề phòng Bùi Lăng bị dụ dỗ mất, hắn ta đặc biệt để ý canh giờ rồi mới đến.

Theo lý mà nói, lúc này người của các phong khác đều đã đến đông đủ, dù sao hôm nay Vực Chủ cũng đến đây, ai dám để Vực Chủ chờ?

"Tuyên Khinh Khinh và Đoan Mộc Minh Yên xảy ra chuyện." Trưởng lão Quỷ Thủ phong nghiêm nghị nói, "Quỷ Linh Phong, trưởng lão Quỷ Liễu phong không cố hết sức bảo vệ, vừa bị Vực Chủ phạt đến Cổ Uyên trấn thủ trăm năm, không gọi về thì không được rời đi nửa bước!"

Trong lòng Lý Bình chấn động, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tuyên Khinh Khinh bị sư muội đồng môn tập kích, trọng thương ngã gục." Trưởng lão Phi Lô phong thản nhiên nói, "Đoan Mộc Minh Yên đột nhiên bị Phù khí thượng phẩm Chiêu Hồn Phiên phản phệ, tổn thương nguyên khí. Ngoài ra..."

Hắn ta nhìn Tần Khánh bên cạnh.

Lúc này Lý Bình và Bùi Lăng mới phát hiện, sắc mặt Tần Khánh hơi tái nhợt, Thẩm Già đứng cách đó không xa cũng có vẻ khí tức hơi lộn xộn.

Trưởng lão Phi Lô phong chậm rãi nói tiếp, "Tần Khánh và Thẩm Già đều phải chịu sự tính toán giống vậy, cũng may được cứu kịp thời, chỉ chịu chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng đến tình hình."

Nói xong lời này, hắn ta và trưởng lão Quỷ Thủ phong đều nhìn về phía Bùi Lăng, trầm giọng hỏi, "Bùi Lăng thế nào?"

Lý Bình ngẩn người, mới chuyển sang Bùi Lăng: "Ngươi..."

"Đệ tử không có việc gì." Bùi Lăng lắc đầu, trong lòng rất ngạc nhiên, có tổng cộng năm tên đệ tử thắng vòng tuyển chọn Nam Vực, ngoại trừ mình ra đều bị tập kích, thậm chí Tuyên Khinh Khinh và Đoan Mộc Minh Yên đều không thể xuất chiến?

"Ngươi không có việc gì thì tốt." Ba trưởng lão đồng thời thở phào.

Lý Bình nhíu mày: "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để ba người bọn họ đi nghênh chiến năm tên đệ tử vực khác chứ?"

"Đương nhiên không thể." Trưởng lão Quỷ Thủ phong lạnh lùng cười một tiếng, "Vực Chủ đã biết được chuyện này, hiện tại đã đi gặp tông chủ kể rõ sự thiệt thòi của Nam Vực ta."

Trưởng lão Phi Lô phong khẽ gật đầu: "Trước tiên cứ chờ đã, đợi lát nữa Vực Chủ sẽ đến đây."

Cuộc nói chuyện này khiến sắc mặt Bùi Lăng hơi thay đổi, rốt cuộc Nam Vực này có được không thế? Còn không thể đảm bảo sự an toàn của đệ tử được tuyển chọn tỉ mỉ đại diện Nam Vực xuất chiến?

Có phải lúc này mình đứng ở đây cũng có thể gặp nguy hiểm hay không?

Dù sao hắn là hạng nhất trong vòng tuyển chọn Nam Vực năm nay! Còn được miễn một vòng thi đấu!

Chỉ là nghĩ lại, nhận ra điều gì đó lại yên lòng, bình tĩnh thản nhiên.

Lúc này Tần Khánh và Thẩm Già liếc nhau, đột nhiên cùng đi đến trước mặt hắn khom mình hành lễ: "Bùi sư huynh, lần thi đấu này, còn xin sư huynh quan tâm nhiều hơn!"

"Không sai." Thấy thế, trưởng lão Quỷ Thủ phong và trưởng lão Phi Lô phong không những không khó chịu, ngược lại khẽ gật đầu, phụ họa nói, "Bùi Lăng, mặc dù xưa nay hai phong chúng ta không có tình cảm gì với ngươi, nhưng trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, các ngươi đều là thiên kiêu của Nam Vực ta, nên cùng tiến cùng lùi mới đúng."

"Chỉ cần ngươi bằng lòng dìu dắt Thẩm Già một chút, sau khi hắn nhận được phần thưởng mười vị trí đầu Thi Đấu Ngoại Môn, lão phu sẽ làm chủ, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý chọn một nửa." Trưởng lão Quỷ Thủ phong lập tức hứa hẹn, "Nếu ngươi bằng lòng đến Quỷ Thủ phong..."

Sắc mặt Lý Bình đen sì: "Khốn kiếp! Vực Chủ có lời, thi đấu sắp đến, không được âm thầm giở thủ đoạn để tránh ảnh hưởng đến tâm cảnh của thiên kiêu, đang là lúc quan trọng, ngươi dám làm loạn!? Chẳng lẽ không để Vực Chủ vào mắt?"

Trưởng lão Quỷ Thủ phong hơi nhăn nhó, lập tức thản nhiên như không có việc gì cười nói: "Là lão phu lỡ lời, nhưng lời hứa hẹn này vẫn có tác dụng."

Chương 296: Trả mạng cho đệ tử vực ta!!! (1)

Trưởng lão Phi Lô phong thờ ơ lạnh nhạt, lúc này chậm rãi tiếp lời: "Phi Lô phong ta cũng thế."

Bùi Lăng không ngờ hai phong này lại chịu nhún nhường như thế, không nhịn được mỉm cười, khẽ gật đầu: "Nếu ta vẫn còn sức, tất nhiên có thể."

Dù sao, nếu có chuyện gì, hắn cũng không thể đi mạo hiểm vì Tần Khánh và Thẩm Già.

"Đa tạ Bùi sư huynh!" Có câu nói này, hai người Tần Khánh và Thẩm Già cũng yên lòng, mặc dù ngày đó bọn họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó trưởng lão ở ngọn núi của mình tận tâm chỉ bảo về sự cường đại của Bùi Lăng.

Nếu là lúc bình thường, nghe nói Hòe m phong hạng chót có một vị thiên kiêu từ trên trời rơi xuống, kinh tài tuyệt diễm, thực lực cực cao, có lẽ trong lòng còn căm ghét.

Nhưng bây giờ Thi Đấu Ngoại Môn sắp đến, thi đấu không phải là tuyển chọn, vì cân nhắc tương lai của bản vực, sẽ khống chế thương vong. Thi Đấu Ngoại Môn mười năm một lần, vốn là muốn chọn ra máu mới thật sự có thể lọt vào mắt Thánh tông, cho nên xưa nay không quan tâm quá trình tàn khốc, chỉ cầu có thể rèn luyện ra viên ngọc thô đáng mài giũa nhất.

Liên quan đến tính mạng bản thân, hai người đâu còn tâm trạng ghen ghét, ước gì thiên kiêu vực mình càng mạnh càng tốt, ước gì nhanh chóng ôm được bắp đùi thiên kiêu vực mình.

Ngay lập tức, Tần Khánh dẫn đầu cầm lấy ấm trà bên cạnh, rót một chén trà cho Bùi Lăng, ân cần nói: "Bùi sư huynh, mời uống trà."

Thẩm Già chậm một bước khẽ nhíu mày, nhưng lập tức thấy linh quả bánh ngọt cách đó không xa, vận khởi linh lực, nhanh chóng điêu khắc mấy viên linh quả thành một đĩa điểm tâm cảnh đẹp ý vui, hai tay bưng tới, rất cung kính nói: "Bùi sư huynh, mời sử dụng linh quả."

Tần Khánh và Thẩm Già đều bỏ hết dáng vẻ kiêu ngạo của ngoại môn thiên kiêu, đứng một trái một phải cẩn thận hầu hạ một lát như nô bộc, trên chủ tọa đột nhiên dâng lên một luồng sương mù đỏ đen giao thoa.

Các trưởng lão thấy thế vội vàng đứng dậy hành lễ: "Gặp qua Vực Chủ!"

Bùi Lăng, Tần Khánh và Thẩm Già cũng khom người ân cần thăm hỏi.

Sương mù đột nhiên tụ lại, ở đó xuất hiện một nam tử trẻ trung mặc huyết bào.

Nam tử này tóc dài rối tung, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng miệng vuông, trong đôi mắt ẩn chưa huyết quang, một bộ huyết bào thuần một màu không hoa văn, lại như có vật sống không ngừng nhúc nhích ở trong đó.

Khí tức thâm trầm như vực sâu như biển, khiến người ra không dám nhìn thẳng.

Sau khi hắn ta xuất hiện, trước tiên khẽ gật đầu với ba tên trưởng lão, nói: "Hai vị trí còn trống để Công Trị Ngôn ở Nhược Tú phong và Triệu Thiên Lại ở Huyết Triều phong đến dự bị."

Ba tên trưởng lão vội vàng xưng phải, thi triển thủ đoạn thông báo cho trưởng lão của hai phong này, nhanh chóng dẫn người đến đây.

Mạc Chấn Y chợt nhìn về phía Bùi Lăng, nói: "Ngươi qua đây, đứng bên cạnh ta, tiếp theo trừ khi ta chính miệng phân phó, nếu không hôm nay không được rời khỏi bên cạnh ta."

Bùi Lăng không dám thất lễ: "Vâng."

Hắn nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Lý Bình đứng hầu cách Mạc Chấn Y không xa, lại đợi một lát, trưởng lão và đệ tử của Nhược Tú phong cùng Huyết Triều phong lần lượt chạy tới, sau khi hành lễ với Vực Chủ, còn chưa kịp hỏi thăm, Mạc Chấn Y đã vung ống tay áo một cái.

Cảnh vật trước mặt tất cả mọi người trở nên hoảng hốt, đến khi tỉnh táo lại đã xuất hiện trong một thủy tạ!

Thủy tạ này thềm ngọc rào hoa, đầu đinh lân lân, xây dựng rất lộng lẫy.

Bên trong bày biện trang nhã, trên kỷ trà cao cao còn xếp đặt rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, chỉ là thứ khiến người ta chú ý nhất lại không phải bên trong thủy tạ, mà là bên ngoài thủy tạ có một mặt nước trơn nhẵn như gương.

Mặt nước kia không có chút gợn sóng nào, thoạt nhìn lại như nguyên một miếng lưu ly sáng long lanh, trong veo thấy đáy, dưới đáy là từng dị thú dáng vẻ Cầu Long, chậm rãi qua lại giữa rất nhiều thủy thảo hình thù kỳ quái.

Xung quanh có rất nhiều thủy tạ giống hệt như vậy, cách một khoảng lại có một tòa, lúc này có một vài thủy tạ, rèm châu nửa cuốn lên, bên trong có bóng người lay động, lại đã có người tới trước.

Phát hiện đám người Nam Vực đã đến, trong một tòa thủy tạ phía đông đột nhiên bộc phát ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt, có tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng: "Mạc Chấn Y! Trả mạng cho đệ tử vực ta!!!"

Còn chưa nói hết câu, một quỷ thủ to lớn xanh trắng giao nhau đột nhiên xuất hiện giữa không trung, xen lẫn từng cơn gió tanh, hung hăng vỗ vào thủy tạ của một đoàn người Nam Vực!

Gió tanh đập vào mặt, trong đầu đám ngoại môn đệ tử ở thủy tạ đều choáng váng.

Mạc Chấn Y thấy thế sắc mặt trầm xuống, ống tay áo nhẹ vung lên, toàn bộ thủy tạ đột nhiên cuốn lên một cơn gió lớn, thổi rèm châu treo xung quanh lắc lư dữ dội, nhưng góc áo đám người Bùi Lăng lại không hề bay lên, trong khoảnh khắc đã càn quét tất cả cơn gió tanh mùi vị khác thường không còn!

Cùng lúc đó, trên khoảng không của thủy tạ phe mình cũng xuất hiện một bàn tay lớn màu đỏ đậm, một phát bắt được quỷ thủ mà đối phương đánh tới, hung hăng bóp.

Chỉ nghe một tiếng rít chói tai, hai bàn tay đồng thời tiêu tán.

Mạc Chấn Y nhìn thủy tạ phía đông, giọng điệu âm u lạnh lùng: "Đạt Hề Toản, ngươi nổi điên cái gì?"

Chương 297: Trả mạng cho đệ tử vực ta!!! (2)

"Ngươi đường đường là chủ nhân một vực lại lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình phân ra hóa thân chui vào vực ta, đánh giết thiên kiêu đệ tử được tuyển chọn từng tầng!" Trong thủy tạ kia, tu sĩ tên Đạt Hề Toản tức giận quát, "Thật sự không biết xấu hổ!"

"Cái gì? Lại có việc này?" Nghe vậy, trong thủy tạ xung quanh đều phát ra tiếng kêu.

Hình như có cao tầng trong Thánh tông mở miệng trách nói: "Mạc Chấn Y, ngươi thân là Vực Chủ, không thể làm việc quá đáng!"

"Không sai." Một tên cao tầng khác cũng nói, "Đệ tử tầm thường thì cũng thôi, dù sao cũng không có giá trị gì. Nhưng đã có thể thông qua sự tuyển chọn từng tầng, chưa hẳn không phải nhân tài của Thánh tông ta, sao có thể ra tay giết hại?"

"Mạc Chấn Y, nếu không có lý do hợp lý, lần thi đấu này kết thúc, ngươi tự đến chỗ tông chủ nhận hình phạt đi!"

Mạc Chấn Y lạnh lùng nghe những lời này, đột nhiên nói: "Thánh tông không định cho Nam Vực ta đường sống sao?"

Không đợi những người này tiếp lời, hắn ta đột nhiên cất cao giọng, nổi giận nói, "Có người nào trong số các ngươi không biết tình hình Nam Vực ta như thế nào?! Trong Thi Đấu Ngoại Môn mấy chục năm qua, thiên kiêu đều là người trong môn hạ La Tiều! Con người La Tiều này, không nói đến những thứ khác, bàn về tầm mắt nhìn người, cùng với năng lực dạy bảo đệ tử, là người có một không hai ở Nam Vực ta!"

"Kết quả La Tiều vẫn lạc ngay trước khi diễn ra Thi Đấu Ngoại Môn, đệ tử dưới gối tử thương gần như không còn, chỉ có một tên phản đồ là Lư Huyền nhân lúc hỗn loạn chạy đến Đông Vực."

"Từ đó năm mươi bốn phong có rất nhiều đệ tử, lại không có người kế tục."

"Khó khăn lắm mới tuyển chọn từng tầng tìm ra năm tên thiên kiêu, thậm chí ta còn không để ý công pháp phản phệ, cưỡng ép phá quan mà ra, dự định tự mình chỉ điểm mấy ngày, để bọn họ dốc hết sức trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này."

"Kết quả vừa xuất quan, năm tên thiên kiêu đều bị tập kích!"

"Trong đó có hai tên thiên kiêu trọng thương ngã gục, ta tự mình ra tay mới bảo vệ được tính mạng của bọn họ."

"Hai tên bị thương nhẹ, đến nay khí tức bất ổn."

"Hạng nhất trong tuyển chọn Nam Vực ta..."

Hắn ta nói đến đây, quay lại nhìn về phía Bùi Lăng, cứ như nhìn nhi tử ruột thịt thất lạc nhiều năm, trong mắt chứa lệ nóng, giọng nói run rẩy, đau lòng nhức óc nói, "Trong vòng một đêm, chịu tất cả bảy lần ám sát, từ tử sĩ, khôi lỗi, cổ trùng, phù lục, yêu thú, nội gián... Nếu không phải ta đặc biệt coi trọng hắn, ra lệnh cho thân vệ dưới trướng đến đó bảo vệ, e rằng kẻ này đã không còn hài cốt!"

Vừa nãy Bùi Lăng đã có suy đoán ở Trưởng Lão các Nhược Tú phong, lúc này không chút do dự, lập tức phối hợp tỏ vẻ căm phẫn, cứ như đã phải chịu sự thiệt thòi lớn bằng trời.

Thấy thế, bên ngoài trầm mặc, sau đó rối rít xì xào bàn tán.

Phía sau một bức rèm che rủ xuống cách thủy tạ Nam Vực không xa, một U Hồn thị nữ đang loay hoay bày biện ngẩn người, không khỏi nói: "Thi Đấu Ngoại Môn của bốn vực đã tranh đấu đến tình trạng này rồi sao? Mưu hại những người khác thì cũng thôi, còn dám động đến Bùi Lăng, tưởng chủ nhân dễ bị bắt nạt sao!"

"Ngươi lại tin tưởng lời nói của Mạc Chấn Y?" Vụ Liễu đang cầm một cái bình sứ cân nhắc nên bày ở nơi nào mới hợp với sở thích của chủ nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, tùy ý đặt bình sứ xuống, nói, "Những ngày qua Hiểu Nghê tỷ tỷ vẫn đi theo Bùi Lăng, ai dám liên tiếp ám sát như thế, Hiểu Nghê tỷ tỷ còn không bẩm báo đến trước mặt chủ nhân sao?"

"Hiểu Nghê tỷ tỷ đã không có động tĩnh, nói rõ Mạc Chấn Y này đang nói bậy."

"Dù thật sự có việc đó, cũng là Nam Vực tự biên tự diễn."

Nàng thản nhiên nói, "Thi Đấu Ngoại Môn liên quan đến tài nguyên của bốn vực trong mười năm tiếp theo, từ trước đến nay là việc quan trọng nhất của bốn vực. Nếu không phải La Tiều phạm phải việc quá lớn, kể cả đã chết đi, dù sao Nam Vực cũng phải bảo vệ đệ tử của hắn, ít nhất đám người Ngô Đình Hi sẽ không chết trước Thi Đấu Ngoại Môn."

"Còn không bảo vệ được mấy sư đồ này, khi đó Mạc Chấn Y cũng không biết Bùi Lăng sẽ xuất hiện ở Hòe m phong, sao có thể không chuẩn bị sẵn để bảo đảm Nam Vực lấy được một chỗ trong mười vị trí đầu Thi Đấu Ngoại Môn?"

U Hồn thị nữ ngơ ngác nói: "Cho nên hắn không cần mặt mũi, vận dụng hóa thân đi ám sát đệ tử Đông Vực?"

"Cho nên hắn đã chuẩn bị từ trước." Vụ Liễu hừ cười nói, "Lần này Nam Vực tuyển chọn ra năm tên đệ tử, có ít nhất hai tên được định sẵn là vật hy sinh. Chỉ chờ tuyển chọn kết thúc sẽ xảy ra chuyện, không chết cũng phải trọng thương! Cứ vậy, Mạc Chấn Y thân là Vực Chủ mới có lý do tự mình giết hại đệ tử vực khác, hơn nữa sau khi giết hại, còn có thể cây ngay không sợ chết đứng giải vây cho mình..."

Nàng hất cằm ra ngoài.

Lúc này, Mạc Chấn Y còn đang hùng hồn giải thích: "Ám hại trưởng lão vực ta, ép chết thiên kiêu do vực ta bồi dưỡng nhiều năm, thậm chí ngay cả thiên kiêu mà vực ta vừa tuyển chọn ra cũng không chịu buông tha... Đuổi tận giết tuyệt như thế, căn bản đang muốn dồn Nam Vực ta vào chỗ chết!"

Chương 298: Kính Trung Thiên!

"Nam Vực đã bấp bênh nguy hiểm, đối mặt với sự sống còn, ta thân là Vực Chủ còn không tự mình ra tay, chẳng lẽ phải chờ Đông Vực giết hại đệ tử vực ta gần như không còn sao?!"

"Đông Vực khinh người quá đáng như thế, các ngươi chỉ lo truy cứu hành động tự vệ của Nam Vực khi đã đến bước đường cùng, chẳng lẽ ngay cả tông môn cũng cảm thấy Nam Vực nên bị diệt?!"

Trong thủy tạ, đôi mắt Mạc Chấn Y đỏ hồng, tròng mắt cũng sắp nứt ra, hoàn toàn là dáng vẻ đã phải chịu oan ức và phẫn uất lớn như trời oan, khàn giọng quát, "Vạn năm qua Nam Vực ta vẫn luôn cẩn trọng, từng lập công vì tông môn, từng chảy máu vì tông môn, từng đầu rơi máu chảy vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần vì tông môn, thậm chí còn thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán!"

"Tông môn thiên vị Đông Vực như thế, Mạc Chấn Y ta không phục! Nam Vực ta không phục!!!"

Phía đông, Đạt Hề Toản giận quá hóa cười: "Bây giờ trong năm tên đệ tử Nam Vực ngươi, chỉ có hai người không thể đến, còn lại ba người, hai người bị thương nhẹ, điều tức một chút là khỏi, người đứng đầu lại lông tóc không tổn hao gì! Còn Đông Vực ta, ngoại trừ Lư Huyền, bốn tên đệ tử đều mất mạng trong tay ngươi."

"Cục diện như vậy, ngươi còn dám ngậm máu phun người, nói Đông Vực ta không tha cho Nam Vực ngươi?"

"Căn bản là Nam Vực ngươi có dụng ý khó dò, ý đồ đuổi tận giết tuyệt Đông Vực ta!"

"Chẳng trách lúc trước La Tiều..."

"Đủ rồi." Vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo, quát, "Đường đường là chủ nhân một vực, cãi cọ trách mắng như chốn chợ búa nơi phàm tục ngay trước mặt rất nhiều hậu bối như thế, còn ra thể thống gì!"

Nghe vậy, Mạc Chấn Y và Đạt Hề Toản đều hơi thay đổi sắc mặt, đám người đang xem kịch vui trong các nhà thủy tạ cũng rối rít đứng dậy: "Cung nghênh giám sát Điện Chủ!"

"Thi Đấu Ngoại Môn rất quan trọng." Giám sát Điện Chủ lạnh lùng nói, "Chờ sau khi thi đấu lại bàn về việc của Nam Vực và Đông Vực, đến lúc đó bản tọa sẽ tự tra rõ đến cùng."

Đám người không dám đối nghịch, rối rít cúi đầu nói: "Vâng."

Trong chốc lát, có tu sĩ cao tầng ho khan vài tiếng, nói: "Thi đấu sắp đến, đều nói ít vài câu... Thiên kiêu các vực đã đến đông đủ chưa? Nếu đến đông đủ, lúc này xác nhận thân phận bản thân, tiến vào Kính Trung Thiên đi."

Không đợi bốn vực trả lời, tu sĩ này tức cười nói, "Suýt nữa quên nói quy tắc."

Vừa nói xong, mặt nước chính giữa nhà thủy tạ đột nhiên phát ra tiếng đồ sứ vỡ vụn "răng rắc", trong chốc lát bay ra hai mươi mặt kính thủy tinh, chia ra làm bốn bay đến nhà thủy tạ của bốn vực Đông Nam Tây Bắc.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy bên eo hơi trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, một mặt kính thủy tinh đã treo trên đai lưng của hắn, mặt kính hồng quang, mơ hồ hiện ra mười điểm sáng, ngoại trừ một điểm màu xanh, còn lại đều là màu đỏ.

Không kịp nhìn kỹ, tu sĩ kia đã tiếp tục nói: "Chư đệ tử nghe đây, kính bên eo của các các ngươi có thể cảm ứng nhau trong vòng ba dặm, đến lúc đó cũng sẽ như thế này, kính hiện hồng quang, lại có thể chỉ dẫn phương hướng đại khái."

"Dưới mặt nước trước mặt là một trong những bí cảnh của tông môn, Kính Trung Thiên."

"Vòng thứ nhất của Thi Đấu Ngoại Môn sẽ tiến hành trong đó."

"Các ngươi đi vào bên trong chém giết yêu thú quỷ vật, sưu tập thiên tài địa bảo, kính thủy tinh sẽ tự động ghi chép điểm tích lũy, cũng sẽ xếp hạng cho các ngươi."

"Trong vòng mười ngày, mười người đầu tiên lấy được một vạn điểm tích lũy sẽ vào vòng trong, những người còn lại bị loại."

"Sau mười ngày mười đêm, Kính Trung Thiên đóng lại, thu hoạch của mười vị trí đầu đều là khen thưởng; những người còn lại phải nộp tất cả thu hoạch lên tông môn."

"Chú ý! Vòng này không cấm cướp đoạt."

"Kính Trung Thiên không có trận pháp phòng hộ, lại nguy cơ trùng trùng, có một vài nguy cơ, ngay cả Trúc Cơ hậu kỳ cũng khó ngăn cản, sau khi tiến vào sinh tử nghe theo mệnh trời."

"Thánh tông không cần kẻ yếu, cũng không cần người khí vận suy vi."

"Tốt, hiện tại chư đệ tử vào Kính Trung Thiên!"

Còn chưa nói hết lời, trước đó mặt nước còn bình tĩnh như thủy tinh, đột nhiên dấy lên sóng lớn ngập trời!

Sóng lớn nhào vào thủy tạ, cuốn hai mươi tên ngoại môn đệ tử vào đáy nước.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xoá, bốn phương tám hướng đều là nước, nhưng lại không hề thấm ướt áo bào sợi tóc của hắn. Lực lượng vô danh dẫn dắt hắn, nhanh chóng lao đến một phương hướng nào đó.

Cùng lúc đó, biển mây ở ngoại môn Trọng Minh tông điên cuồng cuộn trào như bị đun sôi, vốn có rất nhiều chim quý thú lạ nghĩ lại chốc lát ở trong đó, lại bị dọa sợ rối rít chạy trốn, trong chốc lát loạn cả một đoàn.

Chẳng mấy chốc, phần lớn mây mù tuôn về phía Thứ Vụ phong, ngưng tụ thành một hình tròn to lớn.

Đệ tử mới nhập tông trong vòng mười năm này không hiểu ra sao, đệ tử cũ lại tỏ vẻ rất kích động, rối rít đặt công việc trong tay xuống, bay vút nhảy nhót, đều tìm kiếm một vị trí thuận tiện quan sát hình tròn kia ở ngọn núi của mình.

Thấy thế có đệ tử vội hỏi: "Sư huynh, đây là gì?"

"Thi Đấu Ngoại Môn sắp bắt đầu." Đệ tử cũ bị hỏi thăm cũng không quay đầu lại nói.

Chương 299: Địa Đạo Trúc Cơ! (1)

"Dựa theo lệ cũ của tông môn, sau khi bốn vực tuyển chọn sư huynh sư tỷ ra trận, sẽ lấy trận pháp hội tụ thủy kính trên khoảng không Thứ Vụ phong, chiếu lại toàn bộ quá trình thi đấu ở cả ngoại môn. Để chúng ta tận mắt nhìn thấy phong thái của các sư huynh sư tỷ do ngoại môn từng bước một tuyển chọn ra, cũng là động viên chúng ta lấy sư huynh sư tỷ làm tấm gương, anh dũng tiến lên!"

"Ngươi cũng nhanh chóng tìm một góc để xem đi."

"Đừng ngây ngốc đi theo ta, ta Luyện Khí tầng tám, ngươi mới Luyện Khí tầng năm, đi theo ta tìm vị trí xong, đợi lát nữa đồng môn Luyện Khí tầng tám khác tới, ngươi giữ được không?"

Đệ tử Luyện Khí tầng năm kia nghe vậy giật mình, hiểu ra, vội nói: "Vâng."

Một lát sau, hắn ta leo lên gốc đại thụ che trời ở một khe núi, ngửa đầu nhìn lên phía trên Thứ Vụ phong, đúng vào lúc này mây mù hình tròn kia đột nhiên nhoáng một cái, biến thành một mặt thủy kính to lớn, trong kính vô cùng rõ ràng, không thiếu cái gì.

Lúc này đang chiếu rọi tình cảnh hai mươi tên đệ tử bị sóng nước bao vây, kéo vào Kính Trung Thiên.

Hai mươi tên đệ tử này không thể trông thấy nhau, bên ngoài lại thấy rõ ràng, lập tức phát ra rất nhiều tiếng nghị luận.

"Mau nhìn! Kia là Bắc Vực Nhĩ Chu Không sư huynh, nghe đồn năm ngoái Nhĩ Chu sư huynh đã Trúc Cơ, vẫn không nhận nhiệm vụ tấn thăng nội môn đệ tử, cũng vì muốn thể hiện rõ tài năng trong Thi Đấu Ngoại Môn, hạng nhất lần Thi Đấu Ngoại Môn này chắc chắn là Nhĩ Chu sư huynh!"

"Nhanh như cầu vồng, uyển chuyển tựa du long... Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc sư tỷ có thuật mị hoặc vượt bậc ở ngoại môn, ngày trước cũng đã Trúc Cơ, lấy thực lực của Nguyễn sư tỷ, sau khi những người còn lại đều tiến vào Kính Trung Thiên, chỉ là bề tôi dưới váy của nàng thôi."

"Kia là Nam Vực Công Trị Ngôn sư huynh! Công Trị Ngôn sư huynh là đại sư huynh Nhược Tú phong, đệ tử hàng đầu Nam Vực ta, lần Thi Đấu Ngoại Môn này, chắc chắn..."

"Chờ chút, ta nhớ không nhầm hình như Công Trị Ngôn sư huynh không tham gia vòng tuyển chọn Nam Vực thứ ba?"

"Này! Không phải nói người đứng đầu tuyển chọn Nam Vực năm nay được Vực Chủ đặc cách miễn thi đấu sao? Chắc là Công Trị Ngôn sư huynh."

"Cũng đúng... Lại khiến Vực Chủ tự mình mở miệng miễn thi đấu, xem ra thực lực của Công Trị Ngôn sư huynh tuyệt đối không đơn giản như những gì đã thể hiện khi tuyển chọn, lần bị thua vào thời khắc cuối cùng trong vòng thứ hai, hơn phân nửa là giả vờ."

"Không sai, chắc chắn là giả vờ, nếu không Vực Chủ còn cho Công Trị sư huynh được miễn thi đấu vào vòng trong sao? Thi Đấu Ngoại Môn liên quan đến tài nguyên trong mười năm tiếp theo, việc lớn như thế, từ Vực Chủ đến trưởng lão các phong, không ai coi đó là trò đùa."

Bắc Vực, Tây Vực và Nam Vực đều nhảy cẫng hoan hô, rất tin tưởng thiên kiêu của phe mình.

Đông Vực lại yên lặng.

Nguyên nhân rất đơn giản, trong năm vị thiên kiêu từng tầng tuyển chọn ra của bọn họ, ngoại trừ Lư Huyền đứng đầu tránh thoát một kiếp, bốn người còn lại đều bị hóa thân của Vực Chủ Nam Vực một kích lấy mạng, chết không còn hài cốt!

Vốn Đông Vực chắc chắn phải giành tham gia lần Thi Đấu Ngoại Môn này, cho nên lúc tuyển chọn đều không nương tay, chém giết cực kỳ thảm khốc.

Bây giờ bốn người dự bị, hoặc là thân chịu trọng thương vội vàng chữa trị, nguyên khí chưa hồi phục; hoặc là thực lực không được tính là đỉnh phong ở Đông Vực, rõ ràng kém một đoạn.

Về phần Lư Huyền...

Nói thẳng ra, đám cao tầng Đông Vực thì cũng thôi.

Thật ra rất nhiều ngoại môn đệ tử không có ấn tượng tốt với Lư Huyền.

Cũng không phải bọn họ phỉ nhổ kẻ phản bội giống Nam Vực, mà là với ngoại môn đệ tử bình thường, Lư Huyền là người lạ mới đến, điều này khiến bọn họ bài xích người ngoài theo bản năng; đối với thiên kiêu sinh trưởng ở Đông Vực, đột nhiên có một tên thiên kiêu Nam Vực đến đè ép lợi ích và không gian của bọn họ, chia mất sự chú ý của cao tầng với bọn họ... Ở trong Thánh tông, những lý do này đã đủ để bọn họ chém chết Lư Huyền mười tám lần.

Cho nên bây giờ toàn bộ Đông Vực sa sút tới mức chỉ có thể dựa vào Lư Huyền, không ai có thể lạc quan.

"Dù sao họ Lư cũng là Trúc Cơ kỳ, xưa nay luôn âm hiểm xảo trá." Trong sự im lặng ngột ngạt, một đệ tử giơ vò rượu lên uống một hớp, trầm giọng nói, "Bằng không hắn đến Đông Vực lâu như vậy, chúng ta cũng không đến mức đã bắt tay lại còn không thể khiến hắn hôi phi yên diệt... Lại có bốn người dự bị giúp đỡ, nếu cố gắng thì Đông Vực ta còn có cơ hội."

Mặc dù không thích Lư Huyền, nhưng một khi Đông Vực xếp hạng chót trong Thi Đấu Ngoại Môn, theo đó tài nguyên cũng bị cắt giảm, mỗi người đều phải chịu tổn thất.

Cho nên, bây giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Lư Huyền đủ mạnh!

"Nhưng xem đi." Đồng bạn của hắn ta nản lòng thoái chí, không ôm hy vọng nói, "Họ Lư là Trúc Cơ, Nam Vực thì cũng thôi, Bắc Vực Tây Vực đều có Trúc Cơ... Hy vọng lần thi đấu này, ít nhất Đông Vực ta không phải cuối cùng."

...

Bên tai Bùi Lăng truyền đến tiếng nước thật lớn, tường nước trước mắt đột nhiên tách ra, hung hăng ném hắn ra ngoài!

Sau một trận trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình đứng giữa không trung, đang rơi xuống một khu rừng trúc màu mực ở phía dưới.

Chương 300: Địa Đạo Trúc Cơ! (2)

Quanh thân lóe lên huyết quang, Bùi Lăng vội vàng vận khởi Huyết Quỷ độn pháp rơi xuống đất.

Nhìn quanh một vòng không phát hiện Nam Vực đệ tử khác, chắc đã phân tán địa điểm tiến vào.

Hắn tiện tay lấy ra kính thủy tinh nhìn, ánh mắt lập tức khựng lại: Trên mặt kính có một điểm xanh một điểm đỏ, điểm xanh trong gương không nhúc nhích, điểm đỏ lại đang nhanh chóng tới gần điểm xanh!

Chắc chắn điểm xanh là mình, điểm đỏ này là tu sĩ khác... Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nhưng lại không biết người tới là đồng môn Nam Vực, hay là đệ tử vực khác?

Nghĩ như vậy, đột nhiên có mấy điểm sáng xanh bay đến từ phía chếch bên cạnh!

Bùi Lăng không nói hai lời, trở tay rút Yếm Sinh Đao ra, ánh đao màu đỏ ngòm ngang nhiên chém ra!

Oanh!

Đao khí vỡ vụn, đao ý tản ra cắt đứt một mảng lớn rừng trúc xung quanh, trên thân trúc trần trụi chảy ra máu đen cuồn cuộn, điểm sáng xanh bị dập tắt hơn phân nửa, còn lại tiếp tục đánh úp về phía Bùi Lăng.

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, vội vàng chém ra đao thứ hai.

Phốc.

Điểm sáng xanh còn lại và đao khí đều tán loạn.

Ở giữa rừng trúc màu mực, một thiêu niên hoa phục ngọc quan chân đạp hư không xuất hiện, trong tay cầm một đóa Mạn Đồ La năm màu, dáng vẻ thanh tao lịch sự như công tử quý tộc nơi thế tục, đang như cười mà không phải cười nhìn Bùi Lăng.

Phùng hư ngự phong, tu sĩ Trúc Cơ!

Sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống, hắn có thể cảm nhận Mạn Đồ La năm màu trong tay đối phương trông thì mảnh mai, không lạnh bằng gió, lại tản mát ra một luồng sức mạnh cực lớn, hơn nữa tràn đầy cảm giác tối nghĩa, truyền đến từng cảm giác uy hiếp.

Đây là một món pháp khí!

Trúc Cơ kỳ mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của pháp khí!

Hơn nữa phẩm chất tuyệt đối không thấp.

"Sư đệ Nam Vực?" Thiếu niên kia đánh giá Bùi Lăng, đột nhiên nhếch miệng, mỉm cười từ đáy lòng, "Đây là duyên phận đến mức nào..."

Chưa nói xong, Mạn Đồ La ngũ sắc trong tay thiếu niên kia như đang tùy ý lượt nhẹ ra.

Trong chốc lát, một luồng sương mù màu trắng sữa tản ra từ nhụy hoa, nhào về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, mùi thơm ngát như lan như xạ nhanh chóng lan tỏa.

Bùi Lăng phản ứng nhanh chóng, không chờ sương mù tới gần đã vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, nhanh chóng vòng qua phạm vi sương trắng bao phủ.

Tình hình hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, Bùi Lăng vừa ra tay đã dốc hết sức, đao ý bốc lên quanh người, huyết vụ thấm ra, ngoại sát lộ rõ, trong lúc huyết quang lấp lóe đã nhanh chóng lách qua sương độc như điện quang hỏa thạch, cổ tay xoay chuyển, Yếm Sinh Đao chém ra một trảm xen lẫn tiếng kêu rên thảm thiết loáng thoáng, huyết sắc đao khí to lớn gào thét chém về phía thiếu niên kia!

Thiếu niên kia hơi híp mắt lại, đang muốn hành động, nào biết đao khí tới gần, thế giới trong mắt đột nhiên biến đổi, trong tầm mắt là sông núi sụp đổ, núi thây biển máu, dường như ngay sau đó hắn ta cũng bước vào trong đó!

Thiếu niên lập tức giật mình, trong lòng biết mình bị đao ý của đối phương chấn nhiếp, vội vàng nín thở tập trung, lấy tu vi Trúc Cơ kỳ cưỡng ép phá vỡ loạn tượng nặng nề trước mắt!

Vèo!

Đao khí đã chém tới mặt thiếu niên!

Vào lúc mấu chốt, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, quanh người phun trào linh lực, đột ngột nhảy lên từ mặt đất, bay lên không trung tránh một đao kia!

Rầm rầm...

Một mảng lớn rừng trúc sau lưng thiếu niên đổ xuống, chất lỏng màu đen tràn ngập mùi hôi thối như huyết thủy bắn ra khắp nơi, rơi vãi đầy đất.

Bùi Lăng đã cướp được cơ hội không hề dừng lại, Yếm Sinh Đao quét ngang, khí thế toàn thân biến ảo, từ sắc bén đánh đâu thắng đó chuyển thành sát cơ dày đặc giết sạch thương sinh!

Huyết vụ trên thân Yếm Sinh Đao lập tức sôi trào.

Lúc này tiếng oan hồn kêu rên trên thân đao lập tức đột phá tiếng thì thầm ngày xưa, phát ra một tiếng rít gào bén nhọn!

Xoạt xoạt xoạt xoạt...

Hai mươi đạo đao khí đột nhiên chém về phía thiếu niên!

Sắc mặt thiếu niên lạnh lẽo, Mạn Đồ La ngũ sắc trong tay nhẹ nhàng lay động, trong nháy mắt tất cả cánh hoa rời khỏi đài hoa bay ra, hóa thành một cự thuẫn che ở trước người hắn ta.

Cùng lúc đó, hai tay áo hắn ta giơ lên, mười mấy độc mâu lập tức bay ra từ trong tay áo như độc long xuất động, trong chớp mắt đã bắn về phía Bùi Lăng.

Keng keng keng...

Liên tiếp mười mấy đao khí chém lên cự thuẫn, bắn ra một hàng lửa nhỏ và sương mù, cự thuẫn lại ngăn cản không nổi không ngừng bị đao ý thúc ép, ầm vang vỡ nát, đao khí còn lại tiếp tục chém về phía thiếu niên!

Sắc mặt thiếu niên thay đổi, đang muốn né tránh nhưng cũng giống vừa rồi, hắn ta không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, tâm thần đã bị đao ý chém đến chiếm đoạt.

Phốc phốc phốc...

Liên tục chịu vài đao, linh lực quanh người thiếu niên hoa phục trì trệ, rơi xuống từ trên không trung, độc mâu mà hắn ta vừa bắn về phía Bùi Lăng cũng mất đi khống chế, bị đối phương thoải mái tránh thoát.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, đây là Nhân Đạo Trúc Cơ? Kém Hàn Tư Cổ rất xa!

Nhưng lúc này hắn không rảnh nghi ngờ, thừa dịp hắn ta bệnh để lấy mạng hắn ta, nhanh chóng chém thêm một đao!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hóa thành trường hồng, lập tức lướt qua khoảng cách vài chục trượng, xuất hiện bên cạnh thiếu niên, Yếm Sinh Đao tạo ra một vòng đao quang xinh đẹp ở giữa không trung, chém về phía cổ đối phương!

Chương 301: Lư Huyền (1)

Ngay vào lúc này!

Oanh!!!

Một luồng sóng khí cường đại lấy thiếu niên hoa phục làm trung tâm đột nhiên nổ tung.

Bùi Lăng lập tức bị chấn bay ra ngoài, một hơi đụng gãy mười bảy mười tám thân trúc mực, mới miễn cưỡng ngừng lại, hắn vừa đứng vững đã thấy thiếu niên hoa phục bò dậy từ dưới đất, vết đao trên người đang cố hết sức tự lành, chỉ là bị đao ý ngăn lại, khôi phục cực kỳ chậm chạp.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng, trên khuôn mặt trắng nõn chậm rãi hiện ra đường vân như Mạn Đồ La, khí tức quanh người tăng vọt!

Cùng lúc đó, trong thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên, Mạc Chấn Y siết chặt chén trà trong tay, năm vị trưởng lão bên cạnh đều thay đổi sắc mặt: "Địa Đạo Trúc Cơ?! Điều này sao có thể!"

"Những người khác không thể, Lư Huyền này lại chưa chắc." Sắc mặt Mạc Chấn Y âm trầm, "Đừng quên, sau khi La Tiều chết, tuy bí khố bị Đông Vực cướp đi, nhưng cũng có rất nhiều thứ rơi vào trong tay hắn, sao không thể nhanh chóng góp đủ các vật cần thiết, đúc thành Địa Đạo Trúc Cơ trước Thi Đấu Ngoại Môn?"

"Dựa vào một mình tiểu tử kia, vẫn chưa có tư cách lấy Địa Đạo Trúc Cơ!"

"Tất nhiên là tên khốn La Tiều này không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà không nói, mình thân tử đạo tiêu thì cũng thôi, còn để lại cho Nam Vực ta một tai họa như thế."

Đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Lý Bình trầm giọng hỏi: "Vực Chủ, vậy bây giờ Bùi Lăng..."

"Vận khí của hắn hơi kém." Mạc Chấn Y nhíu mày lại, "Vừa đi vào đã gặp Lư Huyền... Nhưng không sao, hắn tu luyện Huyết Quỷ độn pháp một trong những độn pháp trước Ngũ Quỷ Thiên La Độn, nếu một lòng muốn chạy trốn, Lư Huyền cũng không giữ được hắn."

"Nhưng nếu như vậy, thứ tự khó mà nói được."

Lý Bình hơi suy nghĩ, truyền âm nói: "Vực Chủ có biết, Bùi Lăng này là nhân tài mà Lệ chân truyền nhìn trúng không?"

"Ừm?" Mạc Chấn Y bế quan nhiều năm, ủy thác toàn bộ sự vụ Nam Vực cho các trưởng lão xử trí.

Nếu không phải trước đó không lâu đệ nhất trưởng lão La Tiều vẫn lạc trên Nam Vực, bởi vì bỏ mình dẫn tới một loạt biến động, đã ảnh hưởng lớn đến Thi Đấu Ngoại Môn của Nam Vực, đến nay hắn ta cũng chưa xuất quan.

Cho dù sau khi xuất quan, cũng bận rộn giải quyết rất nhiều sự vụ, đâu rảnh rỗi chú ý đến một ngoại môn đệ tử nho nhỏ?

Hai ngày trước Bùi Lăng biểu hiện tuyệt diệu, để hắn ta thấy có hy vọng với Thi Đấu Ngoại Môn, lúc này mới tự mình triệu kiến, chỉ điểm vài câu.

Nhưng cũng không rảnh truy hỏi rõ ngọn nguồn.

Nghe vậy ngẩn ngơ, nói, "Nhân tài mà Lệ chân truyền nhìn trúng? Ngươi xác định?"

Lý Bình gật đầu, khẳng định nói: "Ta xác định."

"Vậy không cần lo lắng." Mạc Chấn Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn thủy tạ cách đó không xa, mỉm cười nói, "Lệ chân truyền luôn mắt cao hơn đầu, có thể vào mắt nàng, chắc chắn là tuyệt thế thiên tài các mặt đều không thể bắt bẻ... Lư Huyền này thông minh này, còn tính kế cả sư tôn Kết Đan hậu kỳ chết không có chỗ chôn, trở thành bàn đạp để mình trèo lên trên. Mặc dù La Tiều tàn nhẫn, lại không hề có lỗi gì với hắn. Kẻ này giết sư tôn đã là làm trái đạo nghĩa, hiển nhiên phúc phận đã suy, lúc này gặp phải Bùi Lăng, chỉ sợ những ngày tháng an nhàn của hắn cũng không còn bao nhiêu."

Hắn ta hơi yên lòng, trong thủy tạ cách đó không xa, sau bức rèm che, Lệ Liệp Nguyệt áo đen váy đen ngồi trên chủ vị, phù văn trên mi tâm tươi đẹp ướt át, trên khuôn mặt trong sáng như ánh trăng không có bất kỳ biểu cảm gì.

Nhưng sắc mặt Hiểu Nghê và Vụ Liễu đứng hầu bên cạnh đều rất nghiêm túc.

"Không ngờ Đông Vực lại che giấu sâu như thế!" Bởi vì Lệ Liệp Nguyệt không nói chuyện, hai nữ tử không dám lên tiếng, liền bí mật truyền âm giao lưu, "Tên phế vật Mạc Chấn Y kia! Đã dùng hóa thân chui vào Đông Vực giết chết bốn tên thiên kiêu, lại không phát hiện ra chuyện lớn như vậy?"

Hiểu Nghê bình tĩnh nói: "Ta cũng từng nghe kể về Lư Huyền này, tuy còn trẻ tuổi lòng dạ lại cực sâu. Nếu không La Tiều cũng không phải loại người lương thiện, sao đến mức thân tử đạo tiêu vì hắn? Dù là Địa Đạo Trúc Cơ, cũng không thể ngăn trở một kích của Mạc Chấn Y hóa thân. Bây giờ hắn còn sống đã nói rõ, sau khi Mạc Chấn Y hóa thân chui vào Đông Vực, căn bản không tìm tới hắn."

"Đã vậy, sao biết hắn là Địa Đạo Trúc Cơ?"

Vụ Liễu âm thầm cắn răng: "Cùng là Trúc Cơ, Nhân Đạo Trúc Cơ và Địa Đạo Trúc Cơ kém cách xa vạn dặm, dù Bùi Lăng tập Huyết Sát đao pháp và Huyết Quỷ độn pháp, cũng không thể đền bù sự chênh lệch cực lớn trên mặt tu vi! Chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí làm không tốt còn có thể thất bại trọng thương."

Không phải nàng đau lòng cho Bùi Lăng, chủ yếu là, "Hiện tại ở ngoại môn đã có người biết chủ nhân nhìn trúng hắn, nếu không thể tranh được vinh quang trong Thi Đấu Ngoại Môn, ngược lại thảm hại không chịu nổi, chẳng phải sẽ làm mất mặt chủ nhân sao?"

"Hắn chết thì thôi đi, sao có thể khiến chủ nhân mất hết mặt mũi vì hắn!"

"Đừng vội." Hiểu Nghê trầm giọng khuyên nhủ, "Kính Trung Thiên chỉ tranh mười vị trí đầu thôi, với tư chất của hắn, đánh không lại Lư Huyền thì có thể chạy trốn. Chỉ cần có thể tiến vào mười vị trí đầu, đến lúc đó ngươi và ta cùng xin chỉ thị của chủ nhân, ban thưởng một thanh binh khí cấp bậc pháp khí. Dù sao Yếm Sinh Đao cùng chỉ là Phù khí thượng phẩm, không đủ sắc bén để đối phó tu sĩ Trúc Cơ."

Chương 302: Lư Huyền (2)

"Hơn nữa ngươi cũng tận mắt thấy tốc độ học tập thuật pháp của Bùi Lăng."

"Đến lúc đó lại truyền cho hắn mấy môn bí thuật, cho dù học tập cấp tốc tổn thương thân thể cũng không sao."

"Nói tóm lại, người đứng đầu lần Thi Đấu Ngoại Môn này, nhất định phải là Bùi Lăng!"

Nếu không, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười tầm mắt của chủ nhân sao!

...

Ngoại môn Trọng Minh tông.

Đông Vực yên lặng một lúc lâu, đột nhiên phát ra một tràng reo hò!

Xu thế cực lớn, chèn ép tất cả ba vực nam tây bắc.

Một lúc trước, đệ tử tinh thần suy sụp trực tiếp đập vỡ hơn phân nửa vò rượu còn lại, đôi mắt trong vắt, tràn đầy sự ngạc nhiên và vui sướng: "Địa Đạo Trúc Cơ! Họ Lư lại là Địa Đạo Trúc Cơ... Chẳng trách không có ai là đối thủ của hắn ở trong vòng tuyển chọn!"

"Ha ha, lúc ấy ta cùng đánh một trận, mặc dù thất bại, lại cũng chỉ kém một chiêu." Đồng bạn của hắn ta mỉm cười tự giễu, thở dài, "Vì vậy hai ngày nay ta vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy nếu làm lại, nhất định có thể thay thế hắn tham gia Thi Đấu Ngoại Môn. Bây giờ xem ra, cái gọi là khó khăn chiến thắng, chỉ là hắn chủ tâm làm thế mà thôi."

"Mặc kệ thế nào, hiện tại hắn càng mạnh càng tốt!"

"Không sai, chỉ cần hắn có thể đoạt được hạng nhất lần này cho Đông Vực ta, ta cam tâm tình nguyện gọi 'Lư sư huynh'."

Lúc đệ tử Đông Vực vui vẻ ra mặt, ba vực nam tây bắc đều đắm chìm trong sự hoảng sợ lặng im như chết.

Một lúc lâu sau, mới có người bên Nam Vực không thể tin nổi nói: "Địa Đạo Trúc Cơ... Tại sao có thể có Địa Đạo Trúc Cơ?! Hơn nữa, lúc hắn vừa xuất hiện, không phải chỉ là Nhân Đạo Trúc Cơ sao?"

"Hắn là phản đồ của Nam Vực ta, lại đại diện Đông Vực xuất trận, sao Vực Chủ Đông Vực lại không che giấu khí tức cho hắn chứ?" Có người yếu ớt nói.

Cùng lúc đó, Tây Vực và Bắc Vực cũng cảm thấy không thể nào hiểu được: "Địa Đạo Trúc Cơ cần Trúc Cơ Đan thượng phẩm trở lên, tông môn vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ ở phương diện này, chỉ có thể mua Trúc Cơ Đan trung phẩm ở Bách Bảo lâu. Chỉ có Thi Đấu Ngoại Môn, hoặc là lập được đại công cho tông môn, mới cho Trúc Cơ Đan thượng phẩm và Trúc Cơ Đan cực phẩm."

"Vực Chủ Đông Vực dám chống lại môn quy?"

"Dù bọn họ dựa vào Lư Huyền này đoạt được giải nhất, thu hoạch tài nguyên, sau khi nộp xong tiền phạt, liệu còn được bao nhiêu?"

"Tông môn đề phòng sơ hở ở phương diện này, đã đặt ra số tiền cực kỳ cao... Đông Vực làm như thế, chẳng phải được không bù nổi mất?!"

"Chưa chắc là thu hoạch từ tông môn." Có người khẽ nói, "Nghe nói mấy tháng gần đây ở bên Vạn Hủy hải xuất hiện rất nhiều Trúc Cơ Đan cực phẩm, rất có thể cướp được từ phường thị Vạn Hủy hải..."

"Mẹ nó đây là tên điên nào đi cướp hang ổ đại sư luyện đan, lại cầm Trúc Cơ Đan cực phẩm ra phường thị bán, điên rồi sao? Mời chào tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong, lệnh hắn giao ra một sợi hồn phách, lập lời thề tâm ma đời đời kiếp kiếp hầu hạ mình không tốt hơn sao?"

"Ai biết... Phế vật Nam Vực, trưởng lão bị đệ tử nhập thất lừa chết thì cũng thôi, còn để Lư Huyền này chạy tới Đông Vực đại diện Đông Vực xuất chiến! Bây giờ làm hại Tây Vực và Bắc Vực chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Ôi!"

Ngay lúc đám người đang bàn tán ầm ĩ, trong Kính Trung Thiên.

Khuôn mặt thiếu niên hoa phục Lư Huyền bị đường vân Mạn Đồ La che kín, vốn khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, thoạt nhìn lại lạnh lùng quỷ dị.

Hắn ta lơ lửng giữa không trung, mở bàn tay như bạch ngọc ra, năm ngón tay lại chia ra hiện lên năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, điểm vào mi tâm Bùi Lăng từ xa xa, lông tóc quanh người Bùi Lăng dựng đứng, cảm giác nguy cơ tăng lên!

Bùi Lăng không chút nghĩ ngợi chém ngang ra một đạo đao khí, bản thân lại vận khởi Huyết Quỷ độn pháp, nhanh chóng lui lại.

Lư Huyền thấy thế nhe răng cười một tiếng, đưa tay vồ một cái, mạnh mẽ bẻ vụn đạo đao khí này.

Cả người hắn ta biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện cách Bùi Lăng không xa!

"Đao pháp không tệ! Đao ý không tệ!" Lư Huyền lạnh lùng nói, "Đáng tiếc, ngươi sinh nhầm chỗ!"

Chưa nói xong, hắn ta đột nhiên lao về phía Bùi Lăng, độc chưởng vỗ xuống!

Một chưởng này im hơi lặng tiếng, thoạt nhìn như nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng Bùi Lăng lại cảm thấy một cảm giác đáng sợ đang bao phủ trong lòng, cùng lúc đó mùi thơm ngát nhàn nhạt xông vào mũi, dù ngừng thở cũng không có tác dụng gì!

Sắc mặt hắn nghiêm túc, hai tay nắm chặt chuôi đao, vận chuyển Huyết Sát đao pháp đến cực hạn, cả người và đao như bị quấn trong một mảnh huyết vụ nồng đậm đến thực chất, dùng hết sức đón đầu chém tới!

Một đạo đao khí huyết sắc to lớn bao bọc ý chí kiên cường chém về phía chưởng kình do Lư Huyền đánh tới.

Oanh!

Chưởng kình bị chém thành hai khúc, kình khí như thực chất chia ra một trái một phải gần như lướt sát thân thể Bùi Lăng, rừng trúc hai bên đều truyền đến tiếng "két" rợn người, không biết bao nhiêu mặc trúc bị bẻ gãy, ngã xuống, thân trúc loang lổ dấu vết bị nọc độc ăn mòn, chỉ tiếp xúc sơ sơ với chưởng kình đã bắt đầu không ngừng tan rã.

Cùng lúc đó, đao khí cũng bị chấn động đến vỡ nát, cả người Lư Huyền lại biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã chạy đến nơi gần Bùi Lăng trong gang tấc, một chỉ điểm vào mi tâm Bùi Lăng!

Chương 303: Phách Đao, mãi tiến không lui

Ngũ Độc Chỉ!

Bùi Lăng vô thức muốn thi triển Huyết Quỷ độn pháp bỏ chạy, nhưng vừa có suy nghĩ đã cảm thấy ở giữa Yếm Sinh Đao trong lòng bàn tay, xuất hiện một vòng nhàn nhạt không hài hòa.

Hắn lập tức nghĩ đến giọng điệu trong ngọc giản khi miêu tả Phách Đao đao ý: Kẻ sợ chết, người gan dạ sống, chiến giả mãi tiến không lui là phách!

Không chút do dự, Bùi Lăng lập tức xoay chuyển cổ tay, vẩy trường đao lên, chém về phía phần dưới của Lư Huyền!

Keng!

Lư Huyền hơi thay đổi sắc mặt, trong lúc nguy hiểm triệt hồi Ngũ Độc Chỉ, ngược lại vỗ một chưởng vào Yếm Sinh Đao.

Chưởng kình và lưỡi đao chạm vào nhau vang lên tiếng kim loại, thân đao truyền đến một luồng lực mạnh khiến gan bàn tay Bùi Lăng tê rần, gần như không cầm được Yếm Sinh Đao. Nhân lúc này, Lư Huyền lại vỗ một chưởng về phía mặt hắn.

Bùi Lăng không kịp rút đao đón đỡ, lập tức lật tay trái lấy ra một thanh mộc trượng từ trong túi trữ vật, lại là Độc Hỏa Huyết Giao Trượng.

Ầm!

Một chưởng này của Lư Huyền vừa chạm đến Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, huyết giao quấn quanh mộc trượng lập tức như sống lại, há mồm lộ ra răng nanh, hung hăng cắn về phía cổ tay hắn ta.

"Hả?" Lư Huyền híp mắt, lập tức thu tay lại, Độc Hỏa Huyết Giao Trượng này là pháp khí của Trúc Cơ kỳ, hơn nữa còn là pháp khí trung phẩm, dù hắn ta là Địa Đạo Trúc Cơ, bị cắn trúng cũng không chịu nổi.

Bùi Lăng dựa vào đó thở ra một hơi, Yếm Sinh Đao lại chém ngang mà ra, thẳng đến đầu của đối phương!

Bóng dáng Lư Huyền lập tức tung bay hơn mấy bước, đột nhiên giơ tay che mặt, khẽ quơ một cái! Hoa văn Mạn Đồ La đầy trên mặt hắn ta lại bị lấy ra, hình thành nhánh hoa Mạn Đồ La năm màu dính ở trong lòng bàn tay giống như lúc mới gặp. Nhánh hoa này vừa xuất hiện lập tức vỡ ra, nhanh chóng hình thành một đoàn sương độc năm màu bao trùm mấy trượng xung quanh, lập tức nuốt hết cả hai người!

Bên ngoài, sắc mặt Mạc Chấn Y và đám người Nam Vực đều thay đổi: "Ngũ độc U Minh chướng!"

Trong thủy tạ rèm châu buông xuống, Hiểu Nghê cũng hoảng sợ.

Nhưng ngay sau đó, trong sương độc đột nhiên sáng lên một đám lửa màu xanh thẳm, nhanh chóng thiêu đốt sương mù xung quanh, chẳng mấy chốc sương mù dày đặc trở nên mỏng manh để lộ ra Bùi Lăng ở bên trong, toàn thân hắn đều bị bao bọc trong Hàn Tủy Hỏa, hai con ngươi đã thành màu xanh thẳm thuần túy.

Hắn dùng ngọn lửa này để ngăn cách sương độc, Yếm Sinh Đao chếch nghiêng, tay trái thôi động Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, huyết giao há mồm phun ra một chùm độc hỏa!

Oanh!

Lư Huyền biến mất ngay tại chỗ, vị trí vừa nãy của hắn ta bị nổ ra một cái hố cực lớn, trên bùn đất ẩn hiện màu lưu ly. Xung kích mang theo sóng khí khiến sương độc không còn bao nhiêu cuộn trào.

Thấy thế, Lư Huyền nhắm hai mắt lại, đưa tay cách khoảng không chỉ một cái về phía Bùi Lăng, một điểm sáng đỏ bắn mạnh ra!

Bùi Lăng không chút do dự chém ngang đao, đao khí vừa rời thân đao, ngay sau đó hắn vung Độc Hỏa Huyết Giao Trượng lên, độc hỏa lại tràn về phía Lư Huyền.

Đao khí và điểm sáng đỏ chạm vào nhau, đôi bên đều tiêu tán, bóng dáng Lư Huyền hơi lay nhẹ một chia thành hai, mạo hiểm né tránh độc hỏa, lại vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng.

Phanh phanh bang bang...

Đôi bên ngươi tới ta đi, chẳng mấy chốc đã đấu hơn mười chiêu.

Lư Huyền hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, lúc gần lúc xa, tiến lùi tự nhiên, chỉ là trong chốc lát cũng không thể làm gì Bùi Lăng.

Một lát sau, hắn ta đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Sư đệ là cao đồ của vị trưởng lão nào ở Nam Vực? Trưởng lão Nhược Tú phong hay là Huyết Triều phong? Quỷ Thủ phong? Phi Lô phong? Nói ra ta cũng xuất thân từ Nam Vực, mọi người cũng được coi là nửa người một nhà."

Bùi Lăng giật mình, hóa người này là Lư Huyền!

Hắn không nói một lời, nhân lúc Lư Huyền mở miệng phân tán sự chú ý, lại chém thêm hai đao ép hắn ta lui lại, nhân cơ hội nhét mấy viên Ích Độc Đan vào mồm. Mặc dù trước mắt Bùi Lăng vẫn chưa trúng độc, nhưng đối phương chủ tu độc công, vẫn nên đề phòng chu đáo thì tốt hơn. Nếu không một khi trúng độc, còn phải lãng phí thời gian sử dụng Ích Độc Đan, biết đâu chỉ trong gang tấc này đã phân thắng bại!

Thấy cảnh này, sắc mặt Lư Huyền hơi trầm xuống, thầm nghĩ: "Tiểu tử này có lai lịch gì? Căn cơ còn hùng hậu hơn ta!"

"Hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, có rất nhiều Ích Độc Đan phẩm chất cực cao. Dù sao ta cũng vừa vào Trúc Cơ, còn chưa tới kịp tu luyện thuật pháp Trúc Cơ kỳ, dựa vào Ngũ Độc Chưởng Ngũ Độc Chỉ của Luyện Khí kỳ, độc tính căn bản không đủ để uy hiếp hắn."

"Vậy chỉ có thể dựa vào giao chiến chính diện."

"Chỉ là chiến đấu cự ly xa, món pháp khí kia rất phiền phức, hắn không thể tổn thương ta, nhưng ta cũng rất khó tìm cơ hội xử lý hắn."

"Nếu là cận chiến, mặc dù đao pháp của hắn lợi hại, nhưng hắn vẫn chưa Trúc Cơ, lực lượng, linh lực đều có khoảng cách với ta, đây cũng là nhược điểm của hắn!"

Nghĩ đến đây, Lư Huyền đột nhiên lao đến bên cạnh Bùi Lăng, vỗ một chưởng tiếp một chưởng!

Bùi Lăng dùng Yếm Sinh Đao miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, gan bàn tay bị chưởng kình của đối phương chấn động đến run lên, thấy tiếp tục như vậy không phải là cách, đao thế của hắn đột nhiên biến đổi, Huyết Sát đao pháp vứt thủ làm công, lấy mạng đổi mạng, từng đao chém vào điểm yếu hại của Lư Huyền!

Chương 304: Danh chấn ngoại môn

Lư Huyền lập tức nhướn mày, chỉ tránh vài đao lập tức tìm đúng một sơ hở, ngay lúc Bùi Lăng chém Yếm Sinh Đao tới, lập tức nắm lấy sống đao Yếm Sinh Đao, sương độc chạy dọc theo thân đao, lan lên cánh tay Bùi Lăng.

Đao bị đối phương bắt lấy, Bùi Lăng không lùi mà tiến tới, tay trái cầm Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, đột nhiên đổi thành một thanh huyết kiếm ảm đạm không ánh sáng!

Vù!

Bùi Lăng đâm thẳng một kiếm vào ngực Lư Huyền.

Lư Huyền phản ứng nhanh chóng, một tay khác vốn muốn vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng, lúc này vội vàng biến chiêu, một phát bắt được thân huyết kiếm.

Xoạt!

Huyết kiếm lập tức phát ra một đạo kiếm khí huyết sắc bao bọc sát ý vô tận, trong ánh mắt nghi ngờ của Lư Huyền, không chút trở ngại đâm vào ngực hắn ta.

Phốc!

Một kích thành công, Bùi Lăng trái kiếm phải đao, đột nhiên dùng sức, tránh thoát sự kiềm chế của Lư Huyền, sau đó kiếm khí tung hoành, đao khí vô song, lần lượt chém về phía Lư Huyền!

Xoạt xoạt xoạt xoạt...

Chỉ chớp mắt, Lư Huyền đã bị kiếm khí và đao khí chém thành vô số mảnh vỡ!

Ngay lúc Bùi Lăng buông lỏng cảnh giác, sau lưng đột nhiên truyền đến kình phong!

Hắn vội vàng quay lại, đã thấy Lư Huyền bị cắt thành mảnh vỡ đang đứng sau lưng hắn, lúc này đang đánh một chưởng về phía hắn!

Ầm!!!

Bùi Lăng lập tức bay ra ngoài, cày ra một chiến hào thẳng tắp ở trong rừng trúc!

"Khụ khụ khụ..." Bùi Lăng vội vàng đứng dậy, nhổ một ngụm máu xanh, bản thân đã trúng độc!

Ở nơi xa đối diện hắn, Lư Huyền cũng bị thương không nhẹ, ở ngực máu thịt be bét tràn ngập đao ý kiếm khí, thậm chí lấy thể chất tu sĩ Địa Đạo Trúc Cơ, trong chốc lát khó mà cầm máu.

Lảo đảo một bước, Lư Huyền nhanh chóng thi triển 【 Nhiếp Sinh thuật 】 , hấp thu sinh cơ chung quanh, khôi phục thương thế bản thân nhưng chịu ảnh hưởng của kiếm ý và đao ý, thương thế vừa khôi phục lại nhanh chóng vỡ ra... Thấy thế, Bùi Lăng cũng nhét một viên Ích Độc Đan vào trong miệng, vận chuyển 【 Nhiếp Sinh thuật 】 khôi phục.

Rất nhanh, lấy hai người làm trung tâm, rừng trúc màu mực vốn tươi tốt sum suê, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo ủ rũ.

Sau một lúc lâu, hai người đồng thời thu tay lại, trong tầm mắt là một mảnh hoang vu.

Thương thế của bọn họ cũng khôi phục không ít.

Đôi bên không tiếp tục ra tay, giằng co một lát, tự chọn một phương hướng yên lặng rời đi...

...

Bên ngoài Kính Trung Thiên bên ngoài, trong thủy tạ im lặng một lúc lâu.

Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, các phong ở ngoại môn bộc phát ra tiếng bàn tán ầm ĩ.

Đông Tây Bắc Vực đều hoảng sợ: "Vị sư huynh dùng đao này là ai? Lại có thể bất phân thắng bại với Địa Đạo Trúc Cơ?"

"Lư Huyền chỉ vừa Địa Đạo Trúc Cơ, còn chưa kịp học thuật pháp Trúc Cơ kỳ, thực lực mạnh hơn Nhân Đạo Trúc Cơ không bao nhiêu."

"Không sai! Hơn nữa một Đông Vực lớn như vậy, vừa chết bốn tên thiên kiêu, không thể cho hắn một món pháp khí chủ lực, hình như pháp khí của hắn không có quá nhiều công dụng, chắc là giữ lại át chủ bài, không muốn vừa đi vào đã bại lộ toàn bộ thực lực."

"Đây không phải một đấu một trên lôi đài, trong Kính Trung Thiên còn có hai vị Trúc Cơ, nếu Lư Huyền dùng át chủ bài, dù giết vị sư huynh dùng đao kia, cũng không phải chuyện tốt với hắn."

Nói vậy, lòng người Đông Vực yên tâm hơn chút.

Bên Nam Vực, phần lớn đệ tử đều đang vui mừng, chỉ có một số ít người vẻ mặt phức tạp: "Kia là Độc Hỏa Huyết Giao Trượng? Ta không nhìn lầm chứ?"

"Không, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, đó là Độc Hỏa Huyết Giao Trượng. Trước khi Bạch Huống sư huynh đi, đặc biệt mượn đến từ nội môn, còn có một chiếc Ô Linh phi toa."

"Xem ra tin đồn là thật, lúc trước sư huynh sư tỷ tiến về Hàn thị sơn trang đều bị Bùi Lăng này..."

"Chẳng trách hắn nhập tông chưa được mấy ngày, vốn vắng vẻ vô danh, lúc này lại có thể một mình nghênh chiến Địa Đạo Trúc Cơ! Chưa nói tới Hàn thị sơn trang có rất nhiều chỗ tốt, chỉ túi trữ vật của các sư huynh sư tỷ đến làm nhiệm vụ, cũng đủ để hắn một phát lên trời!"

"Không phải đã sớm biết việc này rồi sao? Hiện tại ta không quan tâm cái này, ta muốn biết vị sư huynh này có thiên phú tư chất thế nào, vì sao tuổi còn trẻ đã có thể đao kiếm song tu, còn có thành tựu như thế?!"

"So sánh ra, ta nhập tông hơn mười năm, tuổi đã cao cũng chỉ tu được cẩu thân!"

Không chỉ đệ tử Nam Vực ngạc nhiên, trong thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên, Vụ Liễu cũng không nhịn được nghi ngờ: "Bùi Lăng này học kiếm lúc nào? Thậm chí đã luyện được kiếm ý?"

Hiểu Nghê cũng trố mắt há hốc mồm một lát, mới không xác định nói: "Lúc ở Hàn thị sơn trang, hình như hắn từng lừa gạt Chú Quỷ truyền thụ Huyết Hà kiếm ý..."

Vụ Liễu thay đổi sắc mặt nói: "Lúc này mới bao lâu? Hơn nữa Chú Quỷ gian xảo, sao lại thật lòng thật dạ truyền thụ? Nhiều lắm chỉ nói sơ lược!"

"... Ngay cả đao ý, ta phụng mệnh chủ nhân, mới đưa ngọc giản kia cho hắn được mấy ngày?" Hiểu Nghê trầm ngâm một lát, tỉnh táo lại, nói, "Không có chút bản lĩnh này, cũng không thể lọt vào mắt chủ nhân."

Vụ Liễu như có điều suy nghĩ mắt Bùi Lăng, không nói một lời, trong lòng lại thêm mấy phần kiêng dè.

Chương 305: Danh chấn ngoại môn

Trong một thủy tạ cách đó cực xa, một giọng nói mềm mại đáng yêu truyền ra: "Đi thăm dò một chút, người vừa giao thủ với Lư Huyền là ai."

Chốc lát sau, thuộc hạ hồi bẩm: "Chủ nhân, người này tên Bùi Lăng, có quan hệ mật thiết với Trịnh Kinh Sơn, nghi ngờ đã lọt vào mắt Lệ chân truyền."

Phía sau bức rèm che truyền đến một tiếng hừ lạnh, chợt nói: "Lại tra, hắn có muốn thứ gì, hoặc là Chu gia ta có rất nhiều nữ nhi xinh đẹp, có thể làm đạo lữ với hắn."

"Lệ Liệp Nguyệt có thể cho, Chu Diệu Ly ta có thể cho càng nhiều hơn!"

"Cái này..." Thuộc hạ do dự một chút, kiên trì nói, "Ngày đầu tiên người này nhập tông, đã, đã giết ba tên bạn cùng phòng, một người trong số đó là tộc đệ của chủ nhân, Chu Di công tử."

Phía sau bức rèm che giật mình: "Chu Di?"

Lại không thèm để ý nói, "Cái tên này không có gì ấn tượng, chắc hẳn cũng là thứ tầm thường. Không cần thiết bỏ lỡ thiên kiêu chân chính vì một tên phế vật."

"Chu Diệu Ly ta cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi."

"Chờ Thi Đấu Ngoại Môn kết thúc, cho người đi tiếp xúc với hắn."

...

Kính Trung Thiên.

Thẩm Già cầm cốt kích trong tay, cảnh giác đi qua một mảnh rừng rậm.

Hắn ta tiến vào lâu như vậy, mặc dù vẫn không gặp phải đối thủ, trước đây không lâu lại không cẩn thận gặp một tổ Thực Não Phong, tốn rất nhiều sức lực mới thoát khỏi.

Tất nhiên lúc này lo lắng giẫm lên vết xe đổ.

Đột nhiên, hắn ta liếc qua khóe mắt hình như thấy một điểm gì đó.

Điều này khiến Thẩm Già lập tức dừng chân, đẩy ra một lùm cành lá bên đường vừa bị mình tùy ý hất ra.

Đã thấy trong bụi cỏ dại phía sau cây lại mọc lên một gốc thực vật tương tự với cỏ dại xung quanh, chỉ là màu sắc diềm lá đậm hơn, xích lại gần nhìn, phần lưng phiến lá như có giọt nước chưa bốc hơi, từng viên óng ánh sáng long lanh.

"Thúy Hãng thảo." Trong lòng Thẩm Già vui mừng, đây là một trong những thiên tài địa bảo đặc thù ở Kính Trung Thiên, là vật liệu đỉnh cấp để tu luyện thuật pháp hồn đạo Trúc Cơ kỳ, giá cả luôn đắt đỏ, điểm tích lũy cũng không phải số ít, không ngờ lại để hắn ta gặp được!

Hắn ta kiềm chế tâm trạng vui sướng, trước tiên nhìn quanh một vòng xác nhận không có vấn đề, lại cẩn thận bố trí một phen, lúc này mới tiến lên cẩn thận thu lấy.

Thúy Hãng thảo cực kỳ yếu ớt, giọt nước sau phiến lá là dược hiệu chủ yếu.

Trong quá trình ngắt lấy chỉ hơi không cẩn thận sẽ hoàn toàn phá hỏng, đến lúc đó chắc chắn giá trị sẽ giảm bớt rất nhiều.

Vì vậy Thẩm Già không dám sơ suất chút nào, toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận.

Ngay lúc hắn ta hái được một nửa, kính thủy tinh bên hông đột nhiên sáng lên hồng quang.

Cúi đầu xem xét, hai chấm đỏ gần như xếp chồng lên nhau, chỉ hơi dừng lại, liền lao thẳng tới chỗ hắn ta!

Thẩm Già hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Thúy Hãng thảo trước mặt đã sắp vào tay, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ, nhưng sau khi hơi suy nghĩ vẫn nghiến răng đứng lên, trực tiếp từ bỏ gốc thiên tài địa bảo này.

Dù sao hai điểm đỏ xếp chồng lên lại chưa từng tranh đấu, ngược lại cùng nhau đuổi theo, tám phần mười là cùng một bọn.

Mặc dù hắn ta là thiên kiêu tuyển chọn từng tầng của Nam Vực, nhưng cũng không nắm chắc lấy một địch hai, lúc này không đi, biết đâu đợi chút nữa mình sẽ thân tử đạo tiêu vì một gốc Thúy Hãng thảo.

Chỉ là...

Sau khi Thẩm Già nhanh chóng bỏ trốn một đoạn đường theo phương hướng ngược lại, lại nhìn kính thủy tinh một chút, thấy hai điểm đỏ kia đang dừng lại ở vị trí Thúy Hãng thảo như đang tiếp tục đào móc, cười lạnh, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng: "Bạo!"

Nơi xa, mấy chục đạo phù lục đã được chôn giấu tốt xung quanh Thúy Hãng thảo đồng thời nổ tung!

Mặt đất khẽ lay động, xen lẫn một tiếng kêu rên thê lương.

Thẩm Già kiên nhẫn chờ đợi, chẳng mấy chốc hắn thấy điểm đỏ trên kính thủy tinh, không còn đi về phía trước mà nhanh chóng rút đi.

"Muốn đi?" Hắn ta khinh thường cười lạnh một tiếng, lấy ra cốt kích, co cẳng đuổi theo!

Chẳng mấy chốc, Thẩm Già đã trở về chỗ mà hắn ta phát hiện Thúy Hãng thảo.

Chưa tới gần đã thấy dấu vết sau khi rất nhiều phù lục nổ tung.

Vốn là rừng cây rậm rạp, bây giờ gần như không còn sót lại chút gì.

Thúy Hãng thảo cũng tan thành mây khói.

Xung quanh còn rải rác mấy mảnh áo bào và vết máu, điều khiến Thẩm Già vui mừng là, hắn ta thấy một cánh tay, một cái chân, ở chỗ đứt còn đang máu me đầm đìa.

Trên mặt đất có một vệt máu kéo dài đến tận nơi xa, đúng lúc phù hợp với quỹ tích điểm đỏ trên kính thủy tinh.

Không cần phải nói, chắc chắn có người bị trọng thương, bị đồng bạn dẫn theo muốn chạy trốn!

Xem ra lúc trước mình quyết đoán từ bỏ Thúy Hãng thảo là đúng. Trong tình huống này, lại không từ bỏ đồng bạn, xem ra người đến không chỉ đi ra từ một vực, hơn nữa rất có tình nghĩa.

Nếu không kịp rời đi, vậy người gặp xui xẻo là hắn ta.

Nhưng hiện tại mối quan hệ thợ săn và con mồi đã đảo ngược, hắn ta mới là người săn đuổi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Già tăng thêm tốc độ, dựa vào vị trí thể hiện trên kính thủy tinh để đuổi theo!

Ven đường không ngừng có vết máu rơi trên mặt đất, trên lá cây, thỉnh thoảng lại thấy dấu chân xốc xếch, điều này khiến tinh thần Thẩm Già phấn chấn.

Chương 306: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại

Sau một lúc lâu, trong tầm mắt của hắn ta đột nhiên xuất hiện hai người đang liều mạng chạy trốn.

Trong đó, người áo bào xám tứ chi hoàn hảo, bước đi như bay, một tu sĩ quấn chặt bộ áo bào màu đen không để hở ra chút nào lại tay tàn chân gãy, chỉ có thể để đồng bạn cõng trên lưng, toàn thân đẫm máu.

Phát hiện sự xuất hiện của Thẩm Già, hiển nhiên hai người này phải chịu nỗi sợ hãi cực lớn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh một đoạn!

"Chạy rồi sao?" Thấy thế, Thẩm Già cười lạnh, không hề do dự chút, cả người như gốm sứ cháy hỏng ầm một cái vỡ nát giống hệt Công Trị Ngôn trong phần tuyển chọn Nam Vực, ngay sau đó tất cả mảnh sứ vỡ chịu sự lôi kéo vô hình, bóng dáng Thẩm Già nhanh chóng xuất hiện sau lưng hai người đang chạy trốn.

Cốt kích ngang nhiên quét ra, đánh thẳng vào hai chân của tu sĩ áo bào xám!

Răng rắc.

Tiếng vật liệu gỗ đứt gãy giòn giã vang lên, "tu sĩ áo bào xám" không hề có sức phản kháng bị đánh gãy thành hai đoạn, bay thẳng ra ngoài.

Thẩm Già sững sờ, ngay lúc này tu sĩ áo bào đen vẫn luôn nằm trên lưng "tu sĩ áo bào xám", đột nhiên ngã ngửa một cái, trong hai tay lóe lên tia sáng lạnh, xoạt! Xoạt! Xoạt!

Tu sĩ áo bào đen lấy xu thế cực kỳ nguy cấp đụng vào trong ngực Thẩm Già, trong chớp mắt liên tục vung lên dao găm, dù Thẩm Già nhanh chóng biến thành đồ sứ, nhưng vẫn bị đâm trúng mấy lần.

Trong giây lát, mảnh sứ vỡ khôi phục thành nhục thân Thẩm Già nửa người đầy máu, vô cùng nghi ngờ nhìn tu sĩ áo bào đen.

Đối phương ngẩng đầu lên, toàn bộ thân thể linh xảo rụt lại một trận, trong nháy mắt tay gãy chân gãy như bị trọng thương đã khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại.

"Vẫn là Tề sư huynh tính toán kỹ càng!" Cùng lúc đó, trên ngọn cây cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một tên tu sĩ áo bào xanh treo ngược xuống, cười khằng khặc quái dị, "Quả nhiên, sau khi lấy khôi lỗi ngụy trang tứ chi hao tổn, người này không chút nghĩ ngợi đã một mình đuổi theo... Để sư huynh đệ chúng ta khai trương hôm nay!"

"Các ngươi là Bắc Vực Tề Lũy, Diệp Tử Thành!" Con ngươi Thẩm Già đột nhiên co rụt lại, bật thốt ra.

Hắn ta không giống Bùi Lăng mới vào tông môn, đã bái nhập ngoại môn Trọng Minh tông nhiều năm, mặc dù quen thuộc ngoại môn Nam Vực nhất, nhưng cũng có hiểu biết với Bắc Vực.

Nhất là sau khi tuyển chọn bốn vực kết thúc, đám người Thẩm Già đã được trưởng lão tất cả các phong chỉ dẫn tình huống thiên kiêu của các vực khác một lượt.

Bắc Vực Tề Lũy và Diệp Tử Thành, là thiên kiêu chỉ xếp dưới người đứng đầu Nhĩ Chu Không của Bắc Vực, nghe đồn hai người là đồng hương, thuở nhỏ quan hệ mật thiết, từ sau khi nhập tông phối hợp khăng khít, thậm chí ngay cả Nhĩ Chu Không là đại sư huynh Bắc Vực cũng phải khách sáo với bọn họ.

Hai người như thế, dù trong tình huống hoàn hảo không chút tổn hại, hắn ta một đấu một cũng chưa chắc chiếm được ưu thế, huống chi bây giờ còn lấy một địch hai, đối phương đánh lén trước?

Thẩm Già không chút nghĩ ngợi, cả người lại sứ hóa, quay đầu bỏ chạy!

"Ha ha, ngươi đã quên lời vừa nói rồi sao?" Diệp Tử Thành thấy thế lộ ra vẻ trêu tức, cười gằn nói, "Chạy rồi sao?!"

Còn chưa nói hết câu, trong tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một thanh trường cung màu mực, một con xà hồn quấn quanh thân cung, hai con ngươi xám trắng, không ngừng thè lưỡi phát ra tiếng xì xì.

Chẳng biết hai tay Diệp Tử Thành đã đeo một bộ găng tay huyết sắc từ lúc nào, lấy ra vũ tiễn toàn thân điêu khắc vô số phù văn từ trong túi trữ vật, giương cung kéo dây cung, vèo!

Xu thế của vũ tiễn như điện, bắn thẳng vào sau lưng Thẩm Già!

Thẩm Già đang chạy trốn lập tức cảm thấy bị một luồng sát khí âm u lạnh lùng khóa chặt, không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng biến ảo phương hướng muốn né tránh.

Chỉ là vũ tiễn như giòi trong xương, mặc kệ hắn ta né tránh như thế nào đều bám chặt, đuổi sát không bỏ!

Phốc phốc.

Chẳng mấy chốc, tiếng động nặng nề khi mũi tên cắm vào người vang lên.

Vũ tiễn vừa chạm vào thân thể Thẩm Già, lập tức hóa thành một con xà hồn hơi mờ, trong con ngươi xám trắng lóe ra vẻ oán độc, miệng rắn mở to, răng nanh rét lạnh hung hăng cắn xuống!

"A!!!" Thẩm Già chỉ cảm thấy một luồng đau đớn dữ dội truyền đến, đệ tử Thánh tông có thể chịu đựng được tình cảnh đẫm máu đau khổ bình thường, nhưng xà hồn biến thành vũ tiễn cắn một cái, không phải thương tổn nhục thân, mà là thần hồn!

Phát ra cơn đau đớn dữ dội từ sâu trong hồn phách, khiến Thẩm Già khó mà kiềm chế phát ra một tiếng rít.

Nhưng hắn ta cũng là thiên kiêu do Nam Vực tuyển chọn từng tầng, cho dù thực lực không địch lại hai người Bắc Vực này, tâm tính lại rất cứng rắn, vào thời khắc mấu chốt lại nhịn xuống cảm giác choáng váng trong đầu, quanh người lóe lên huyết quang, rõ ràng đã vận dụng Nhiên Huyết đại pháp để chạy trốn!

...

Trong thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên.

Vẻ mặt Vực Chủ Mạc Chấn Y bình tĩnh, trưởng lão Phi Lô phong và Lý Bình đều rất chuyên tâm nhìn chằm chằm về phương hướng nào đó, quan tâm tình hình thiên kiêu của phong mình, duy chỉ có trưởng lão Quỷ Thủ phong mặt trầm như nước.

Thẩm Già không địch lại thiên kiêu vực khác là chuyện trong dự liệu.

Chương 307: Nguyện làm chó săn trong môn hạ của sư huynh (1)

Nếu không phải sư đồ La Tiều xảy ra chuyện trước đó không lâu, năm vị trí này của Nam Vực gần như đều bị đồ đệ La Tiều chiếm cứ, ngay cả Công Trị Ngôn cũng chưa chắc có thể xuất hiện trong đó.

Thẩm Già có thể trúng tuyển lần tuyển chọn này, là vì đám đệ tử của La Tiều người thì chết người thì phản bội, mới có cơ hội.

Nhưng cũng không ngờ, lần này vận khí của Nam Vực lại xấu như vậy!

Người đứng đầu Bùi Lăng vừa đi vào đã gặp phải Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền, cũng may Bùi Lăng đủ mạnh, cuối cùng không phải vừa lên đã hiến máu cho Đông Vực; Thẩm Già vừa phát hiện một gốc Thúy Hãng thảo, lại thất bại trong sự tính kế của Tề Lũy, Diệp Tử Thành!

Vấn đề là, Thẩm Già không phải Bùi Lăng, hiển nhiên không thể dựa vào thực lực để lật bàn.

"Đáng chết." Trưởng lão Quỷ Thủ phong thầm lo lắng trong lòng, "Lúc này vừa đến đã vận dụng Nhiên Huyết đại pháp, dù tiếp theo có thể chạy thoát, chỉ cần gặp phải một vài yêu thú hoặc là khốn cảnh lợi hại hơn chút, hoặc là gặp phải tu sĩ vực khác, cũng thập tử vô sinh!"

"Tài nguyên của Quỷ Thủ phong ta trong mười năm tiếp theo sẽ thế nào đây?"

"Bắc Vực Tề Lũy, Diệp Tử Thành, rốt cuộc có khí vận gì, vừa vào đã gặp phải nhau... Phi! Sao bọn họ lại gặp phải Thẩm Già, chứ không phải gặp Bùi Lăng!"

Ngay lúc trong lòng nóng như lửa đốt, trưởng lão Quỷ Thủ phong tinh mắt thấy tình hình phía trước mặt Thẩm Già, ngẩn người, không khỏi vui mừng!

Bùi Lăng phi nhanh nửa ngày, cảnh vật xung quanh không ngừng biến ảo, kính thủy tinh bên hông vẫn luôn trống rỗng, chỉ có điểm xanh đại diện cho hắn cô độc lóe lên, ngược lại bảng xếp hạng bắt đầu biến động.

Bây giờ trong người hắn có thương tích, còn trúng độc, cũng không để ý nhìn kỹ, lúc ăn Ích Độc Đan có nhìn liếc qua một chút, chỉ nhớ kỹ một người tạm thời đứng đầu tên là Nhĩ Chu Không, người đứng đầu Bắc Vực.

Mặc dù đan dược ở trong động phủ của Kim Tố Miên đều là tác phẩm đắc ý của nàng, nhưng so sánh với đan dược cực phẩm do hệ thống uỷ thác ra, vẫn có khoảng cách khá xa.

Lư Huyền lại là tu sĩ Địa Đạo Trúc Cơ, dù chưa kịp tu luyện thuật pháp Trúc Cơ kỳ, độc công đã tu luyện được độc tính nồng đậm.

Vì vậy, mặc dù Bùi Lăng sử dụng Ích Độc Đan, trong chốc lát cũng chỉ là khó khăn tạm hoãn sự lan tràn của độc tính, nhìn tình huống không tốn một hai ngày không khỏi hẳn được.

Chỉ là trong bí cảnh này, không ai biết ngay sau đó có xuất hiện nguy hiểm hay không, Bùi Lăng đâu có thời gian chờ?

Hắn kiểm tra Thối Cốt Đan cực phẩm trên người, quyết đoán gọi trong ý niệm: "Hệ thống! Ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Đoán Cốt quyết 】 !"

Uỷ thác hệ thống tu luyện công pháp, mặc dù không thể trực tiếp giải độc, lại có thể xúc tiến luyện hóa dược lực, để hắn nhanh chóng khôi phục.

Tránh chút nữa lại lấy trạng thái cực xấu để chống đỡ rắc rối.

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Sau đó hệ thống tiếp nhận, lại thay hắn sử dụng mấy viên Ích Độc Đan, vốn dược lực Ích Độc Đan chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể, tốc độ lại tăng mạnh.

Không lâu sau, Bùi Lăng đã cảm giác được độc tố biến mất, cả người vốn đang tê dại lại dần khôi phục như thường.

Vào lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy tới từ nơi xa.

Bùi Lăng hơi nghiêm nghị, tưởng Lư Huyền đã giải quyết xong thương thế đuổi theo, nhưng chờ đối phương tới gần một chút, mới phát hiện người đến là Thẩm Già.

Lúc này Thẩm Già cũng nhìn thấy Bùi Lăng, lập tức vui mừng gần như phát khóc giống hệt trưởng lão Quỷ Thủ phong đang quan sát ở bên ngoài, kích động nói: "Bùi sư huynh! Cứu ta!"

Mặc dù hắn ta không quá quen thuộc với Bùi Lăng, nhưng trước khi tiến vào Kính Trung Thiên, đã cùng Tần Khánh hầu hạ bưng trà rót nước cho vị Bùi sư huynh đang lúc thiếu niên ở Trưởng Lão các Nhược Tú phong.

Căn cứ vào tin tức mà trưởng lão Quỷ Thủ phong nghe được, vì Bùi Lăng này bị kế mẫu đối xử hà khắc, tâm tính vặn vẹo, lòng dạ ác độc, rất coi trọng lễ tiết. Lúc trước cũng vì Điền Tòng Hoành không đủ cung kính, chết thảm trên lôi đài. Thẩm Già tự nhận chưa từng đối xử lạnh nhạt với Bùi Lăng, lại thêm trưởng lão Quỷ Thủ phong hứa hẹn cho chỗ tốt, chắc chắn đối phương sẽ không ngồi nhìn!

Nghĩ tới đây, trong mắt Thẩm Già lóe lên tia tàn khốc, hầm cười lạnh: "Tề Lũy! Diệp Tử Thành! Đợi lát nữa lão tử muốn tự tay đập nát mỗi một khúc xương của các ngươi!"

Tề Lũy và Diệp Tử Thành cũng nhìn thấy Bùi Lăng, lúc đầu bọn họ còn giật mình, dù biết năm nay Nam Vực tổn thương nguyên khí, đệ tử được tuyển chọn ra hơi kém. Nhưng có thể giết ra được hạng nhất từ từng tầng tuyển chọn, tất nhiên không thể khinh thường.

Nghe Thẩm Già hô lên "Bùi sư huynh", sau khi xác nhận thân phận Bùi Lăng, thậm chí Tề Lũy và Diệp Tử Thành còn suy nghĩ có cần lập tức rút đi không.

Nhưng thấy dáng vẻ Thẩm Già nỏ mạnh hết đà, hai người rất nhanh quyết định, truyền âm nói: "Trước tiên thăm dò chút đã, không được lại đi! Coi như là dò đường cho Nhĩ Chu Đại sư huynh!"

"Được!"

Chương 308: Nguyện làm chó săn trong môn hạ của sư huynh (2)

Nghĩ tới đây, quanh người Tề Lũy và Diệp Tử Thành đồng thời phun trào huyết quang, đột nhiên mở ra Nhiên Huyết đại pháp, tốc độ đuổi theo tăng thêm một đoạn, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Thẩm Già, dây cung giảo sát, trường đao chém đầu!

"Bùi sư huynh..." Thẩm Già quá sợ hãi, lời cầu cứu mới nói được một nửa đã bị ép cắt ngang, đành phải vội vàng nghênh địch, không ngừng cầu nguyện Bùi Lăng nhanh chóng đi lên giúp mình giết lùi đối thủ Bắc Vực.

Nhưng khóe mắt Thẩm Già liếc qua, cùng tất cả những người quan sát tình cảnh này, lại thấy Bùi Lăng không chớp mắt một cái, vẻ mặt không có chút rung động nào, tiếp tục không nhanh không chậm tu luyện.

Thẩm Già: "?!"

Trưởng lão Quỷ Thủ phong: "!!!!!!!!"

Răng rắc.

Lấy một địch hai còn bị trọng thương, Thẩm Già nhanh chóng bị chém đứt một cánh tay, hắn ta cố nhịn đau, cất giọng kêu lên: "Bùi sư huynh, cứu ta! Còn xin sư huynh nể tình cùng là Nam Vực, cứu ta!"

"Bùi sư huynh, đừng quên trưởng lão phong ta đã hứa hẹn! Nếu sư huynh cảm thấy ít cứ việc nói rõ, Thẩm Già nguyện ý nghe theo phân phó của sư huynh!"

"Sư huynh! Thẩm Già nguyện làm chó săn trong môn hạ của sư huynh, cầu sư huynh cứu mạng... Cầu sư huynh... Cứu..."

Phốc phốc, phốc phốc...

Thẩm Già còn chưa nói xong lời cầu cứu hứa hẹn, trong làn máu tươi vẩy ra, đã bị Tề Lũy và Diệp Tử Thành cắt thành mấy khối, nhất là đầu lâu còn bay lên cao theo trường đao Tề Lũy xẹt qua!

Đầu lâu bay lên giữa không trung, bờ môi vẫn khép mở im ắng phun ra hai chữ "cứu ta".

Trong con mắt sắp tan rã chiếu rọi ra Bùi Lăng vẫn đang chuyên tâm tu luyện ở cách đó không xa, khóe mắt đuôi lông mày không hề dao động, cứ như trước mặt chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Ha ha ha... Nam Vực Bùi Lăng?" Tề Lũy và Diệp Tử Thành giết chết Thẩm Già, cùng nhìn về phía Bùi Lăng, không khỏi cười ha hả.

Nếu vừa rồi Thẩm Già không chết, đôi bên hai đối hai, chưa chắc bọn họ đã chiếm được lợi ích gì, thậm chí biết đâu Bùi Lăng này có thực lực xuất sắc, hai người còn rơi vào thế yếu, chỉ có thể chật vật bỏ chạy.

Nhưng không biết có phải Bùi Lăng này đầu bị lừa đá hay không, lại trơ mắt nhìn đồng bạn chiến tử!

Như thế bớt rất nhiều chuyện cho bọn họ, tuy đối phương là người đứng đầu Nam Vực, nhưng khí tức giống với bọn, tu vi đều chỉ là Luyện Khí tầng chín, thực lực mạnh hơn cũng có thể mạnh đến mức nào?

Hiện tại, Nhiên Huyết đại pháp của bọn họ còn chưa kết thúc, hai người hợp lực nhất định có thể chém chết đối phương!

Nghĩ tới đây, Tề Lũy và Diệp Tử Thành trao đổi một ánh mắt, không trì hoãn thêm nữa, người sau tiến lên trước nửa bước, nửa quỳ dưới đất chậm rãi kéo trường cung, mũi tên nhắm thẳng vào mi tâm Bùi Lăng!

Xoạt!

Vũ tiễn bọc một tầng huyết sắc phá không mà ra!

Keng.

Ngay khoảnh khắc mũi tên chạm đến mi tâm Bùi Lăng, lại phát ra một tiếng ngọc thạch va nhau giòn tan, chợt mất sức rơi xuống đất.

Lại nhìn Bùi Lăng lông tóc không tổn hao gì, chỗ bị mũi tên va chạm còn không xuất hiện cả dấu đỏ.

Diệp Tử Thành khẽ giật mình, Tề Lũy đang định nhào tới chém một đao cũng ngẩn ngơ, tu vi của bọn họ đều đã đạt tới Luyện Khí tầng chín, bây giờ còn sử dụng Nhiên Huyết đại pháp, thực lực mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, nhưng một kích dốc hết sức như thế cũng không phá được phòng ngự của đối thủ!

Dù thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng được kết quả này!

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Cuối cùng đã đạt được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức rút ra Yếm Sinh Đao, một đao chém xuống!

Xoạt!

Đao khí như thác nước mang theo xu thế thẳng tiến không lùi, gào thét chém về phía Diệp Tử Thành!

Diệp Tử Thành và Tề Lũy còn đang thấy sợ hãi với lực phòng ngự của Bùi Lăng, lúc này thấy Bùi Lăng đã ra tay, hai người vội vàng muốn thi triển pháp thuật phòng ngự, nhưng bọn họ vừa có động tác, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, đao khí hóa thành một đạo huyết nhận thông thiên, xung quanh là từng núi thây, huyết hải cuồn cuộn như có vô tận sát ý, gầm thét cuốn về phía hai người.

Đao ý!

Sắc mặt Diệp Tử Thành và Tề Lũy thay đổi, đao ý thật là đáng sợ!

Bọn họ cố hết sức muốn thi triển pháp thuật phòng ngự, nhưng tâm thần bị đao ý chiếm đoạt, chậm chạp không thể làm ra bất kỳ động tác gì.

Phốc!

Ngay sau đó, đao khí đi xa, Tề Lũy đột nhiên thoát khỏi sự uy hiếp của đao ý, đã thấy đầu của Diệp Tử Thành bên cạnh bay lên cao, dòng máu nóng trong lồng ngực bắn tung tóe lên người hắn ta!

Sắc mặt Tề Lũy thay đổi, vừa rồi hắn ta không chết, không phải thực lực của hắn ta mạnh hơn Diệp Tử Thành, mà là một đao của Bùi Lăng chỉ nhắm vào một mình Diệp Tử Thành!

Trốn!

Mau trốn!

Một đao đã chém chết Diệp Tử Thành, Bùi Lăng tuyệt đối không phải đối thủ mà hắn ta có thể chống đỡ! Chỉ có Nhĩ Chu Không sư huynh đã Trúc Cơ mới có thể đối phó đối phương!

Linh lực vận chuyển đến cực điểm, Tề Lũy liều mạng bỏ chạy về phía xa, chỉ là chưa chạy được mấy bước, bỗng nhiên trên người mát lạnh.

Chương 309: Ma tính sâu nặng

Hắn ta cúi đầu lại thấy mình đã tách ra trái phải, bởi vì theo quán tính đang chạy, hai phần thân thể chạy ra cả mấy trượng mới "bịch" một tiếng, ngã vào bụi cỏ.

Máu tươi vẩy xuống như mưa, lộ ra khuôn mặt không thay đổi của Bùi Lăng.

Thoải mái giải quyết hai người, Bùi Lăng thuần thục cho hệ thống một đánh giá kém một sao, lúc này mới quay người đi đến trước đầu Thẩm Già, xoay người nhặt nó lên, lau tro bụi trên khuôn mặt, khẽ lắc đầu, lại không nói lời gì.

Hệ thống vẫn thiểu năng như thế, vừa rồi đừng nói cứu Thẩm Già, thậm chí nếu không phải mình có lực phòng ngự kinh người, hắn cũng gặp xui xẻo theo!

Thẩm Già này không oán không thù với hắn, lúc mới gặp ở Trưởng Lão các Nhược Tú phong, thái độ cũng rất cung kính, lại thêm trưởng lão Quỷ Thủ phong hứa hẹn, nếu không phải vừa bị hệ thống khống chế, không thể tự chủ được, thấy hắn ta gặp nạn như thế, Bùi Lăng chắc chắn sẽ cứu.

Hiện tại kết quả này, chỉ có thể nói vận mệnh đã vậy...

Bùi Lăng thổn thức một lát, đang định đào hố chôn Thẩm Già, dưới chân đột nhiên dẫm lên một bãi máu nóng tươi mới, trong lòng hắn hơi lay động, cảm thấy chuyện cũ đã qua cũng không thể lãng phí như vậy.

Nghĩ tới đây, sau khi hắn ghép lại thân thể của Thẩm Già, nói ở trong lòng: "Hệ thống! Ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Huyết Sát đao pháp 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu vật liệu tinh huyết tu sĩ để tu luyện..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí ba tên tu sĩ Luyện Khí kỳ..."

Chẳng mấy chốc, hệ thống đã khống chế Bùi Lăng rút thi thể Thẩm Già, Tề Lũy, Diệp Tử Thành thành thây khô, Bùi Lăng lại tăng lên ba đạo ngoại sát, thực lực tăng mạnh!

...

"Lẽ nào lại như vậy! Lẽ nào lại như vậy!!!" Trong thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên, sắc mặt trưởng lão Quỷ Thủ phong tái xanh, tròn mắt cũng nứt ra, không quan tâm Mạc Chấn Y còn ngồi bên cạnh, vỗ một chưởng lên trên bàn nhỏ trước mặt, liên tục gầm thét, "Quỷ Thủ phong ta chưa từng có lỗi với Bùi Lăng, Thẩm Già còn vô cùng cung kính với hắn!"

"Vốn đều là đệ tử Nam Vực, giúp đỡ lẫn nhau trong Thi Đấu Ngoại Môn là việc đương nhiên, thậm chí còn ta hứa hẹn trả thù lao cho hắn ở trước mặt!"

"Không ngờ tiểu súc sinh này đã đồng ý rồi, vừa đi vào đã trở mặt không quen biết!!!"

"Loại người lật lọng lòng dạ độc ác như thế, đúng là vô tình vô nghĩa, coi trời bằng vung!!"

Trong lòng Lý Bình cũng rất hoảng sợ, mặc dù tôn tử ruột thịt của hắn ta bị Bùi Lăng giết chết, nhưng hắn ta cũng biết bản tính của Lý Tư Quảng, lại thêm hai người Miêu Thành An, Chu Di ỷ vào dòng dõi cao, việc ức hiếp đồng môn xuất thân hàn vi không phải việc ngày một ngày hai.

Cho nên, lúc đầu Bùi Lăng mới vào tông môn đã giết chết ba người, Lý Bình khuyến khích Miêu Thành Dương ra mặt không phải thật sự tin Đào phu nhân, cho rằng Bùi Lăng ác độc, mà cảm thấy mình là ngoại môn trưởng lão, dù tôn tử của mình làm xằng làm bậy một chút, trong phạm vi quyền thế địa vị của hắn ta có thể che chở, cũng không thèm để ý người giết chết cháu mình có vô tội không.

Về sau nhận ra Bùi Lăng không dễ chọc, phái người đưa đầu Đào phu nhân và linh thạch đến, sau khi được Bùi Lăng trả lời biến chiến tranh thành tơ lụa, Lý Bình cũng không để những khúc mắc này ở trong lòng.

Hắn ta thấy đệ tử này hơi cực đoan một chút, nhưng về tổng thể vẫn có thể nói chuyện được.

Nhưng lúc này, trong lòng Lý Bình cũng hơi bồn chồn: Bùi Lăng không giả vờ bỏ qua hiềm khích lúc trước, trên thực tế đợi cơ hội muốn diệt cả nhà mình chứ?

"Cái gì vô cùng cung kính, không phải chỉ bưng trà rót nước mấy lần à?" Mặc dù trong lòng trầm xuống, nhưng bây giờ Thi Đấu Ngoại Môn quan trọng, Lý Bình vẫn nhanh chóng giải vây cho Bùi Lăng, "n huệ nhỏ như thế đã muốn thu mua thiên kiêu phong ta, đúng là nực cười! Hơn nữa, nếu Thẩm Già thật sự tôn kính Bùi Lăng, lúc cầu cứu nên quỳ xuống!"

"Hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì!"

Trưởng lão Quỷ Thủ phong nổi trận lôi đình: "Lý Bình, lão tử và ngươi..."

"Đều yên tĩnh đi." Thấy thế, trưởng lão Phi Lô phong khẽ nhíu mày, "Không được ồn ào trước mặt Vực Chủ."

"Cầu Vực Chủ làm chủ!" Trưởng lão Quỷ Thủ phong nghe vậy thở sâu, đứng dậy rời ghế, chắp tay nói với Mạc Chấn Y, "Bùi Lăng không nhớ tình cảm cùng vực như thế, thật sự khiến người ta cười chê!"

"Có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó." Thấy thế, trưởng lão Nhược Tú phong mở miệng giảng hòa, "Bùi Lăng vừa ác chiến với Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền, trạng thái rất xấu. Vừa nãy hắn không ra tay cứu Thẩm Già, có lẽ là vì có lòng mà không có sức, không phải hành động cố ý."

Mạc Chấn Y cũng không quá quan tâm sự sống chết của Thẩm Già, dù sao trên cơ bản đệ tử này không thể tiến vào mười vị trí đầu ngoại môn, hắn ta thấy chết rồi thì cũng thôi.

Chỉ cần Bùi Lăng có thể lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, bốn đệ tử còn lại chết hết cũng không sao!

Nghĩ tới đây, hắn ta cười ha ha, khuyên trưởng lão Quỷ Thủ phong.

Chương 310: Bích Tinh Huyết Lang (1)

"Lời ấy có lý, vừa nãy ngươi cũng thấy Bùi Lăng vừa trúng độc vừa bị thương, dù muốn cứu Thẩm Già cũng khó tránh khỏi có lòng mà không có sức. Ít nhất hắn rất thẳng thắn giết đệ tử Bắc Vực, cũng coi như báo thù cho Thẩm Già."

"Chúng ta vẫn xem tiếp đi."

Vực Chủ đã lên tiếng, cho dù trưởng lão Quỷ Thủ phong lửa giận ngút trời, cũng không thể không tạm thời kiềm chế.

Nhưng ngay sau đó, đám người trơ mắt nhìn Bùi Lăng cực kì thuần thục luyện ba tên đồng môn bao gồm cả Thẩm Già thành ngoại sát!

"..." Trong thủy tạ lập tức lặng im, ngay sau đó trưởng lão Quỷ Thủ phong đột nhiên bùng nổ, đưa tay bóp cổ Lý Bình, "Lão thất phu! Ngươi dạy dỗ ra một tiểu súc sinh!! Trả mạng cho thiên kiêu phong ta!!!"

...

Lúc đám cao tầng Nam Vực rối loạn, Bùi Lăng tiện tay đào hố chôn cái xác khô của Thẩm Già, sau khi cất kỹ cốt kích cùng di vật, cuối cùng rảnh rỗi nhìn kính thủy tinh.

Lúc này trong kính chỉ có một điểm xanh lẻ loi trơ trọi, xung quanh không có người ngoài.

Còn xếp hạng trên mặt kính, hạng nhất đã đổi người khác, đó là Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc, hạng hai thì là người đứng đầu mà vừa nãy hắn nhìn thoáng qua, Bắc Vực Nhĩ Chu Không.

Ngoài ra xếp hạng của những người khác cũng hơi thay đổi.

Hắn và Lư Huyền đều xếp hạng chót, điểm tích lũy của hắn là số không, Lư Huyền và hắn lần lượt là thứ nhất và thứ hai từ dưới đếm lên, hơn phân nửa cũng là một số không thảm đạm.

"Mặc dù tông môn không cấm cướp đoạt, nhưng muốn điểm tích lũy vẫn phải dựa vào việc chém giết yêu thú quỷ vật, hoặc là tìm ra thiên tài địa bảo." Bùi Lăng thấy thế, thầm nghĩ.

Hắn lại nghiên cứu kính thủy tinh của ba người kia, phát hiện sau khi người chết, kính của bọn họ đã mất tác dụng, lại cắt đứt suy nghĩ mang theo mấy tấm gương này ở trên người ngụy trang thành bốn người của hắn.

Kiểm tra không có bỏ sót, Bùi Lăng tùy ý tìm một phương hướng, bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo.

Đi không bao xa, xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng sói tru.

Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, hắn rút ra Yếm Sinh Đao từ sau lưng, nắm thật chặt trong tay phải, lại đi về phía trước một đoạn đường, tiếng sói tru càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã phát hiện mình bị đàn sói vây quanh, ngẩng đầu nhìn lại, từng Yêu Lang hình thể như con nghé, toàn thân huyết sắc, con ngươi lại là màu xanh biếc thuần túy, cái đuôi thiêu đốt một ngọn lửa màu đỏ như máu, chậm rãi đi ra từ trong bóng tối.

Bùi Lăng lập tức nhận ra đây là Bích Tinh Huyết Lang.

Thoạt nhìn một đoàn Yêu Lang này có khoảng mấy trăm con!

Khí tức mỗi con Yêu Lang đều đạt đến Khai Tuệ hậu kỳ, trong đó có rất nhiều con đã Khai Tuệ tầng chín.

Hiển nhiên đàn sói đã theo đuôi Bùi Lăng một đoạn đường, nhưng hình như kiêng dè tu vi và thực lực của hắn, dọc theo con đường này đều không có bất kỳ công kích gì, cho đến lúc này đã hoàn toàn vây quanh hắn.

Trên người Bùi Lăng sôi trào Huyết Sát, yên lặng nhìn chăm chú đàn sói xung quanh, số lượng hơi nhiều nhưng với thực lực hiện tại của mình, chưa hẳn không thể chiến một trận!

Lúc này, đàn sói dần xúm lại, trong đó một con Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng chín dẫn theo ba con Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng bảy, dẫn đầu khởi xướng tiến công định thăm dò.

Ô…

Một tiếng sói tru, ba con Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng bảy lập tức lao về phía Bùi Lăng, con Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng chín kia lại gian xảo đi ra sau lưng Bùi Lăng, táp một cái vào sau cổ!

Yêu thú Khai Tuệ hậu kỳ đã có thể nắm giữ rất nhiều pháp thuật, nhưng dù sao chưa thoát hình thú, dã tính tiềm ẩn trong huyết mạch khiến bọn chúng càng thích sử dụng phương thức công kích tác chiến cắn xé nguyên thủy này.

Bùi Lăng không dám khinh thường, Yếm Sinh Đao lập tức chém ra ba đạo đao khí!

Xoạt xoạt xoạt...

Chỉ vừa đối mặt, ba con Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng bảy lập tức ngã xuống ngay tại chỗ.

Bùi Lăng quyết định thật nhanh, quay đầu lại là một đao!

Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng bảy còn lâu mới có thể so sánh với Khai Tuệ tầng chín, thấy tình thế không ổn lập tức muốn lùi ra sau. Nhưng ngay sau đó, sát khí núi thây biển máu đập vào mặt, đột nhiên trấn áp nó! Động tác của nó bỗng nhiên khựng lại, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã nối gót theo ba con Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng bảy, xác chia làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe.

Bốn đao giải quyết bốn con Bích Tinh Huyết Lang, trong lòng Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, yêu thú cùng cảnh giới với tu sĩ Trúc Cơ trở xuống đều mạnh hơn Nhân tộc, nhưng vừa rồi con Bích Tinh Huyết Lang Khai Tuệ tầng chín này mang đến cho hắn một cảm giác không khác gì yêu thú Khai Tuệ tầng bảy, đều là một đao, hoàn toàn không tạo thành một chút uy hiếp nào với hắn!

Ô!!!

Thấy Bùi Lăng vừa lên đã chém bốn tên đồng loại, đàn sói lập tức nổi giận, lúc này quần công!

Vèo vèo vèo...

Trong nháy mắt, mấy chục đạo phong nhận huyết sắc bắn về phía Bùi Lăng, mặt đất dấy lên lửa nóng hừng hực lan tràn về phía hai chân Bùi Lăng, càng nhiều Bích Tinh Huyết Lang lao về phía Bùi Lăng từ bốn phương tám hướng!

Cũng không biết là vì Huyết Sát đao pháp, hay bản tính bản thân như thế.

Chương 311: Bích Tinh Huyết Lang (2)

Mỗi lần gặp gỡ tình cảnh giết chóc đẫm máu thế này, đầu óc Bùi Lăng sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm, Hàn Tủy Hỏa bừng bừng dấy lên, lập tức phun trào hỏa diễm bao lấy toàn thân.

Bùi Lăng chân đạp lam diễm, Hàn Tủy Hỏa lập tức chống đỡ yêu hỏa lan tràn tới từ mặt đất, hắn không quan tâm những huyết nhận kia, giơ tay chém Yếm Sinh Đao xuống lại là chỉ công không thủ, từng đạo đao khí không ngừng chém về phía Bích Tinh Huyết Lang!

Phốc phốc phốc phốc...

Đao khí tung hoành, máu nóng vẩy ra, bảy tám đầu sói bay cao cao.

Thoạt nhìn phong nhận huyết sắc rơi trên người Bùi Lăng vô cùng khí thế, số lượng rất nhiều, sau khi rơi xuống lại chỉ cắt rách quần áo hắn, xẹt qua nhục thân, lại không thể lưu lại cả một vệt trắng.

Ngửi được mùi máu tươi, đàn sói bắt đầu nổi loạn, liên tục không ngừng lao về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng vung vẩy trường đao như gió, một đao đánh ra chắc chắn chém một sói.

Nhưng thật sự có quá nhiều Yêu Lang, hơn nữa hung hãn không sợ chết.

Chẳng mấy chốc, đao của hắn đã sắp không theo kịp tốc độ xông lên của Yêu Lang.

Vừa chém giết một con Yêu Lang, Bùi Lăng đang muốn nhắm ngay con Yêu Lang Khai Tuệ tầng tám đang xông tới tiếp theo, sau lưng có kình phong đánh tới, một con Yêu Lang Khai Tuệ tầng chín đột nhiên cắn vào vai trái của hắn!

Bùi Lăng trở tay quẳng Yêu Lang trên lưng xuống, Yếm Sinh Đao nhanh chóng chém xuống!

Bịch.

Đầu Yêu Lang rơi xuống đất, máu nóng bắn tung tóe đầy người Bùi Lăng, vừa rồi hắn bị cắn vai trái, lại không thể cắn rách cả da.

Yêu Lang Khai Tuệ tầng chín bỏ mình cũng không trấn áp được đàn sói xung quanh, ngược lại kích phát hung tính của bọn nó, đàn sói gào thét, trong đôi mắt xanh biếc lộ ra sát ý, càng thêm điên cuồng lao về phía Bùi Lăng!

Thấy mình đã rơi vào vòng vây, Bùi Lăng lại lấy ra Huyết Hà kiếm, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao đâm thẳng vào đàn sói.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao kiếm cuồng vũ, không ngừng có Yêu Lang bị trảm, giết trong nửa canh giờ, ngoại trừ quần áo của Bùi Lăng đã rách rưới, trên thân đúng là không mất một sợi tóc nào, đàn sói cũng đã chết hơn phân nửa.

"Giết một con Yêu Lang Khai Tuệ tầng bảy chỉ được một điểm tích lũy, Yêu Lang Khai Tuệ tầng tám được hai điểm tích lũy, Yêu Lang Khai Tuệ tầng chín được năm điểm tích lũy..." Bùi Lăng vừa giết sói, vừa yên lặng tính toán ở trong lòng.

Hiện tại điểm tích lũy của hắn đã đạt tới 320, xếp hạng biến thành thứ nhất, thứ nhất và thứ hai ban đầu đã bị hắn đẩy xuống dưới, biến thành thứ hai và thứ ba, xếp hạng của những người khác không thay đổi nhiều, Lư Huyền vẫn là thứ nhất đếm ngược.

Đột nhiên, tất cả đàn sói lui về sau, sau đó một con Yêu Lang lớn hơn bình thường khoảng gấp hai chậm rãi đi ra.

Đây là một con Bích Tinh Huyết Lang Vương Trúc Cơ kỳ!

Lúc này cả người Bùi Lăng đẫm máu, chiến ý và sát ý trong lòng đều đạt đến đỉnh phong, thấy Bích Tinh Huyết Lang Vương xuất hiện lại không sợ chút nào!

Vừa nãy hắn có thể chiến một trận với Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền, lúc này cũng có thể chiến một trận với Bích Tinh Huyết Lang Vương Trúc Cơ!

Đôi mắt xanh của Lang Vương như phỉ thúy, chỉ liếc nhìn Bùi Lăng một chút, lập tức nổi giận: "Lại là tiểu bối Trọng Minh tông đến Kính Trung Thiên lịch luyện!"

Chưa nói xong, nó đã nhảy lên đánh về phía Bùi Lăng!

Còn chưa tới gần Bùi Lăng, cơn gió mạnh đã tới trước, thổi cỏ mọc ở mặt đất đổ rạp.

"Có thể nói tiếng người, linh trí cực kỳ cao!"

Bùi Lăng thầm nghĩ, hắn mới vào Trọng Minh tông đã gặp phải Nhân Diện Chu yêu thú Trúc Cơ lại không biết nói chuyện.

Xem ra con Lang Vương này còn mạnh hơn Nhân Diện Chu nhiều.

Thế nhưng, tu vi của hắn đã không phải Luyện Khí tầng bốn, còn nguyên bộ thuật pháp không được đầy đủ từ lâu.

Hiện tại, công phạt có Huyết Sát đao pháp, Huyết Quỷ độn pháp tiến có thể đuổi theo kẻ địch, lui có thể tự vệ, còn có Ngọc Cốt cực phẩm phòng ngự kinh người, ngoài ra rất nhiều đan dược đều phẩm chất thượng thừa, rất nhiều pháp khí uy lực phi phàm. Còn tập 【 Nhiếp Sinh Thuật 】 cùng đủ loại thuật pháp phụ trợ, bàn về thực lực, bàn về tu vi, bàn về kiến thức, bàn về tầm mắt... Ngày đó đã không thể so sánh được nữa!

Trong lúc suy nghĩ Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, không hề chậm trễ chém tới một đao!

Yếm Sinh Đao gào thét mà ra, mang theo đao khí sắc bén vô song.

Bích Tinh Huyết Lang Vương là yêu thú Trúc Cơ, lại không hề có ý né tránh đao khí của tu sĩ Luyện Khí, tiếp tục nhanh chóng nhào về phía Bùi Lăng, vung ra móng vuốt sắc bén ở phía trước, dường như ngay sau đó có thể móc vào lồng ngực Bùi Lăng!

Keng!

Đao khí chém trúng đầu Bích Tinh Huyết Lang Vương, chân trước của Bích Tinh Huyết Lang Vương lập tức dừng lại ở giữa không trung, sau đó toàn bộ thân thể Lang Vương bay ra ngoài!

Oanh!

Mặt đất khẽ chấn động, Bích Tinh Huyết Lang Vương nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, trên mặt nó có thêm một vết đao dữ tợn, máu tươi chảy ra từ đó nhưng lại không trí mạng.

Lực phòng ngự của Bích Tinh Huyết Lang Vương này còn mạnh hơn Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền!

Bùi Lăng thầm than trong lòng, nhục thân yêu thú thật sự vượt xa tu sĩ Nhân tộc cùng cảnh giới, lúc này có thể đỡ một đao của mình, ngược lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chương 312: Ác chiến Lang Vương!

Nghĩ như vậy, động tác trên tay Bùi Lăng lại không chậm chút nào, nhanh chóng chém ra hai mươi đạo đao khí, đồng thời thân hình hóa thành một đạo Huyết Ảnh lao thẳng về phía đàn sói xung quanh!

Xoạt xoạt xoạt...

Lại có bảy tám con Bích Tinh Huyết Lang bị trảm, Bích Tinh Huyết Lang Vương lập tức nổi giận, nó đứng thẳng dậy, hai chân trước vung vẩy phải trái, mấy chục đạo huyết nhận lập tức xé rách trời cao, nhắm thẳng vào giữa lưng Bùi Lăng!

Bùi Lăng lập tức vận khởi Huyết Quỷ độn pháp tránh trái tránh phải, rất nhanh tránh khỏi tất cả huyết nhận của Bích Tinh Huyết Lang Vương, dù sao đối phương cũng là yêu thú Trúc Cơ, Ngọc Cốt cực phẩm của hắn có thể ngăn lại công kích của Bích Tinh Huyết Lang bình thường, nhưng chưa chắc có thể đỡ được công kích của Bích Tinh Huyết Lang Vương, vì vậy không dám mạo hiểm đón đỡ.

Thấy độn pháp của Bùi Lăng quá linh hoạt, Bích Tinh Huyết Lang Vương đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó há to miệng liên tục không ngừng phun ra Huyết Hà.

Huyết Hà lập tức hóa thành một hình tròn to lớn, trước khi Bùi Lăng thoát ra phạm vi huyết lao, đã cầm tù cả hắn và Bích Tinh Huyết Lang Vương ở trong đó!

Xoạt!

Bùi Lăng chém xuống một đao, đao khí rơi vào trên bình phong huyết lao, lập tức phá vỡ vách lao ra một vết rách, nhưng ngay sau đó Huyết Hà xung quanh phun trào, vách lao lập tức khôi phục bình thường.

"Đây là pháp thuật cấp độ Trúc Cơ!"

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm túc, lúc trước hắn và Lư Huyền chiến đấu, tuy Lư Huyền là Địa Đạo Trúc Cơ nhưng cũng mới Trúc Cơ, còn chưa kịp học tập công pháp và pháp thuật Trúc Cơ kỳ, nhưng Huyết Lang Vương này không giống, đây là yêu thú Trúc Cơ nhiều năm, không chỉ đã sớm nắm giữ pháp thuật cấp độ Trúc Cơ, hơn nữa chắc chắn không chỉ một môn này.

Nhìn từ tình hình hiện tại, thực lực của con Huyết Lang Vương sẽ không kém Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền.

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng không hề có chút vẻ sợ hãi nào, đao ý của hắn đã lan tràn đến toàn thân Yếm Sinh Đao, trong chớp nhoáng này, bản thân hắn như một cây đao!

"Phách Đao, mãi tiến không lui!" Trong lòng Bùi Lăng lẩm nhẩm câu nói này trong đao đạo chân ý, đột nhiên thôi động Huyết Quỷ độn pháp đến cực hạn, chớp mắt lao tới trước người Bích Tinh Huyết Lang Vương, sau đó chém xuống một đao.

Bích Tinh Huyết Lang Vương đã từng chịu thiệt thòi bởi đao khí của Bùi Lăng, hiện tại lại thấy đối phương chém tới một đao, nó lập tức bộc phát ra căm giận ngút trời, một trảo vỗ tới Yếm Sinh Đao của Bùi Lăng.

Keng!!!

Yếm Sinh Đao lập tức bị một luồng lực cản cường đại ngăn trở, nhưng đao ý trên người Bùi Lăng đại thịnh, không chút do dự lại chém xuống một đao.

Bích Tinh Huyết Lang Vương vừa muốn hành động, lửa giận ngập trời đột nhiên chịu áp chế, ngay sau đó đao ảnh trong mắt nó hóa thành một thế giới màu đỏ ngòm!

Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông!

Rống!

Bích Tinh Huyết Lang Vương gầm lên giận dữ lập tức đánh vỡ huyễn tượng trước mắt, móng vuốt sắc bén vung lên, quét về phía Bùi Lăng.

Keng!

Ầm!

Trên đầu Bích Tinh Huyết Lang Vương lại trúng một đao, thân thể không chịu khống chế liên tục lui lại, cùng lúc đó Bùi Lăng cũng bị móng vuốt sắc bén của Bích Tinh Huyết Lang Vương vồ trúng, cả người bay ra ngoài, lồng ngực da tróc thịt bong để lộ ra xương sườn đã hoàn toàn ngọc hóa, óng ánh sáng long lanh, ôn nhuận hoàn mỹ!

Người còn ở giữa không trung, Bùi Lăng lập tức thi triển Huyết Quỷ độn pháp, thân hình lại đứng vững.

Cùng lúc đó, Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng đã tiếp đất bằng bốn chân, ánh mắt nó nhìn Bùi Lăng lập tức thay đổi, vừa rồi đao ý Luyện Khí kỳ lại có thể áp chế nộ diễm của nó! Mặc dù chỉ trong một chớp mắt rất ngắn, nhưng đối với bất luận tu sĩ Luyện Khí kỳ nào, cũng đã đủ để kiêu ngạo!

Rống!

Bích Tinh Huyết Lang Vương lại rít lên một tiếng, toàn thân lập tức dấy lên liệt hỏa hừng hực, lao thẳng về phía Bùi Lăng.

Thân sói khổng lồ hệt như núi nhỏ đè xuống!

Chưa tới gần đã mang theo kình phong khiến người ta không thở nổi.

Vào lúc này, tất cả xung quanh Bùi Lăng đều nhạt đi, suy nghĩ của hắn trống rỗng, đầu óc tiến vào một trạng thái tỉnh táo trước nay chưa từng có, hai tay nắm chuôi đao, im ắng vận chuyển Huyết Sát đao pháp, tất cả ngoại sát, đao ý, linh lực... Đều hội tụ trong một đao kia!

Xoạt!

Đao khí tung hoành vô song, đao ý cô đọng như một sợi dây, đây là một kích mạnh nhất mà Bùi Lăng từng chém ra!

Oanh!!

Huyết lao vỡ nát, hai bóng dáng bay ngược ra từ trong huyết lao.

Sau khi đập ầm ầm rơi xuống đất, Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, kể từ khi bước vào con đường này đến nay, hắn chưa từng suy yếu như vậy! Hắn không biết đao vừa rồi có chém giết Bích Tinh Huyết Lang Vương hay không, thậm chí lúc này cũng không có thời gian đứng dậy, vội vàng lấy đan dược nhanh chóng nhét vào trong miệng.

Dược lực vừa tan ra một chút, Bùi Lăng đã vội vàng đứng dậy, bầy Bích Tinh Huyết Lang xung quanh không dám phát động công kích với hắn, tất cả đều tập trung bên cạnh Bích Tinh Huyết Lang Vương, thấy hắn đứng dậy, không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ về phía hắn.

"Xem ra... Là ta thắng!" Bùi Lăng lạnh lùng nói, hiện tại linh lực của hắn khôi phục không nhiều, nhưng vẫn lấy đao trụ, cố gắng chống đỡ lấy đứng dậy, đi về phía Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Chương 313: Quy tắc trò chơi (1)

Ngoại trừ Bích Tinh Huyết Lang Vương Trúc Cơ kỳ, những Yêu Lang bình thường này không uy hiếp được hắn.

Huyết Lang Khai Tuệ tầng chín chỉ tính năm điểm tích lũy, không biết yêu thú Trúc Cơ kỳ, sẽ được bao nhiêu điểm tích lũy?

Lúc này, cuối cùng Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng đứng lên, ngoại trừ hai vết đao, lồng ngực đến phần bụng của nó còn nhiều thêm một vết thương gần như cắt nó thành hai nửa, máu chảy không ngừng, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng trong đó.

Chịu một kích toàn lực của Bùi Lăng ngay chính diện, Bích Tinh Huyết Lang Vương vẫn không chết nhưng lúc này khí tức suy yếu, như ngọn nến trước gió, hiển nhiên đã mất sức chiến đấu tiếp.

Ô...

Bích Tinh Huyết Lang Vương phát ra một tiếng rên rỉ đau khổ, thấy Bùi Lăng đang không thay đổi sắc mặt đi về phía này, nó lập tức mở miệng nói: "Tiểu bối, ngươi thắng... Từ giờ trở đi, tộc ta mặc cho ngươi sai khiến, nghe lệnh của ngươi."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi, thắng ăn huyết thực, thua bàn điều kiện, linh trí của Lang Vương Trúc Cơ này cực kỳ cao, nhưng thật sự coi hắn là nhân loại không có đầu óc hay sao?

"Muốn ta tha cho ngươi một mạng? Nhưng ta được cái gì?" Bùi Lăng lạnh lùng hỏi, nhân cơ hội sử dụng mấy viên đan dược, tăng tốc độ linh lực khôi phục.

Lang Vương cật lực ngồi xổm xuống, chậm rãi nói: "Ngươi đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong sắp đến Trúc Cơ, không thể tiến thêm một bước trong thời gian ngắn."

"Ngươi giết ta cũng không chiếm được cái gì, không, có lẽ ngươi có thể được chút phần thưởng của Trọng Minh tông, nhưng cũng không có ý nghĩa gì."

"Nơi này là Kính Trung Thiên, thứ thật sự có giá trị không phải những yêu thú chúng ta, mà là những thiên tài địa bảo nhiều năm sinh trưởng trong thế giới nhỏ này!"

"Ngươi đã là đệ tử tiến vào lịch luyện của Trọng Minh tông, vậy không thể ở Kính Trung Thiên cả một đời, chỉ dựa vào ngươi, có thể tìm được bao nhiêu trong thời gian ngắn?"

"Lấy Luyện Khí trảm Trúc Cơ, nhiều nhất chỉ có thể trở thành một đề tài nói chuyện để sau này ngươi khoe khoang chiến tích hiển hách của mình, nhưng bây giờ ngươi đã có thực lực như vậy, ngày sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội thể hiện vượt bậc hơn. So sánh ra, sớm muộn gì tên đối thủ là ta cũng bị ngươi bỏ lại đằng sau, nói tóm lại giết ta chỉ thoải mái nhất thời, sao có thể so sánh với sự thu hoạch thực chất, lấy được rất nhiều thiên tài địa bảo này?"

Lang Vương thở phào tiếp tục nói: "So sánh ra, tộc ta sinh sống gần trăm năm ở Kính Trung Thiên, rất quen thuộc với bất kỳ ngóc ngách nào trong vùng thế giới nhỏ này, biết rất rõ nơi nào nguy hiểm, nơi nào có thiên tài địa bảo."

"Để cho tộc ta làm việc cho ngươi, ngươi sẽ được càng nhiều hơn."

"Nhưng nếu ngươi khăng khăng đuổi tận giết tuyệt, không khác gì xả nước bắt cá vì nhỏ mất lớn!"

Linh lực trong cơ thể Bùi Lăng lại khôi phục không ít, đang định một đao chém Lang Vương.

Nhưng nghe đến đó trong lòng khẽ động, lập tức nhận ra có lẽ đây mới là mấu chốt trong lần so tài này!

Mười ngày một vạn điểm tích lũy, chia bình quân ra, ít nhất một ngày phải thu hoạch một ngàn điểm tích lũy mới được.

Hiện tại hắn giết nhiều Yêu Lang như vậy, cũng chỉ đạt được hơn ba trăm điểm tích lũy mà thôi.

Hiện tại, con Lang Vương này có tu vi Trúc Cơ, dù điểm tích lũy của nó cao hơn Yêu Lang Khai Tuệ tầng chín gấp mười, cũng chưa đến một trăm điểm tích lũy.

Nói cách khác, dù Bùi Lăng đồ sát toàn bộ Bích Tinh Huyết Lang tộc, cũng không thể góp đủ một ngàn.

Còn thiếu nhiều điểm tích lũy như vậy, chẳng lẽ lại muốn dựa hết vào vận khí?

Không thể nào!

Trọng Minh tông tự xưng Thánh tông, lại là Ma môn chính cống, Ma môn mạnh được yếu thua, dù bất cứ lúc nào cũng là thực lực cao nhất.

Trong trận tranh đấu bí cảnh này, đúng là vận khí rất quan trọng nhưng tuyệt đối không thể chỉ so vận khí!

Nghĩ đến đây, lúc này Bùi Lăng hỏi: "Vậy ta phải tin ngươi thế nào? Nếu ngươi chỉ cho ta vị trí thiên tài địa bảo, thực tế lại là khu vực nguy hiểm, hoặc là lúc gặp được kẻ địch mạnh, sao ta biết ngươi có đột nhiên phản bội ta hay không?"

Lang Vương trầm giọng nói: "Yêu thú chúng ta luôn cường giả vi tôn! Chỉ cần ngươi luôn mạnh như vậy, tộc ta sẽ không tự tìm rắc rối, dù sao ngươi chỉ ở Kính Trung Thiên một thời gian ngắn, tạm thời trung thành nghe theo có thể bảo vệ bản thân, cần gì mạo hiểm phản bội?"

"Về phần ngươi gặp gỡ kẻ địch mạnh... Vậy cũng phải xem là kẻ địch mạnh thế nào, nếu là sự tồn tại liên thủ với tộc ta cũng không đối phó được ngươi, vậy đương nhiên tộc ta sẽ không tử chiến với ngươi."

"Hơn nữa trong tình huống như thế, không phản bội ngươi cũng không có ý nghĩa, bởi vì ngươi sẽ chết!"

"Nếu ngươi và ta liên thủ có thể đối phó kẻ địch mạnh của ngươi, tộc ta vẫn tuân thủ hứa hẹn, dù sao ngươi chết đi, kẻ địch mạnh của ngươi chưa chắc đã buông tha tộc ta."

Nghe vậy, đôi mắt Bùi Lăng dần sáng lên, thoạt nhìn lời nói của Lang Vương này không muốn chịu thua thiệt chút nào, sắp chết đến nơi còn bàn điều kiện với hắn, nhưng trên thực tế... Dường như đối phương đã sớm biết mình sẽ chiến bại, sớm nghĩ kỹ phải trả lời đủ loại vấn đề như thế nào!

Dù một con yêu thú Trúc Cơ có linh trí cao hơn, đâu thể có được suy nghĩ rõ ràng như thế?

Chương 314: Quy tắc trò chơi (2)

Dưới tình huống bình thường, không phải hắn nói cái gì, đối phương lập tức không kịp chờ đợi đáp ứng sao?

Sau đó, chưa nói đến việc có phản bội đổi ý hay không, nhưng vào thời khắc sống còn thế này, Lang Vương còn có thể trả lời ngay ngắn rõ ràng.

E rằng rất nhiều nhân loại đều không làm được điều này.

Dù sao thời khắc sinh tử vô cùng kinh khủng, huống chi còn là cả tộc đối mặt với sinh tử tồn vong!

Đúng vậy, vừa rồi mình đoán không hề sai, con Lang Vương Trúc Cơ này là Trọng Minh tông sắp xếp, chưa chắc tất cả những lời mà đối phương đang nói là mong muốn thật sự của đối phương, mà là trong bí cảnh này có cất giấu quy tắc trò chơi!

"Ta còn có một vấn đề, nếu sau ta, ngươi lại bị những người khác đánh bại, vậy rốt cuộc ngươi sẽ tiếp tục giúp ta, hay là nghe lệnh của những người khác?" Bùi Lăng hỏi.

Lang Vương gầm gừ một tiếng: "Tộc ta chọn ngươi, sẽ không chọn người thứ hai!"

"Ta hiểu, ta tiếp nhận sự trung thành của các ngươi!" Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Thấy Bùi Lăng đồng ý, Lang Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện nói: "Thương tích của ta quá nặng, cho ta Khí Huyết Đan, ta cần khôi phục!"

Bùi Lăng lắc đầu, hỏi: "Nói cho ta biết vị trí một gốc thiên tài địa bảo trước."

"Hướng tây nam cách nơi đây khoảng năm dặm, có một gốc Thực Huyết mộc, đây là thứ cần thiết cho công pháp huyết đạo, không cần ta nói nhiều về giá trị; dưới đáy tảng đá thứ ba ở phía đông cách nó không xa có chôn một gốc Huyết Linh sâm, dù không đủ trăm năm, nhưng dược lực tinh khiết dồi dào, phẩm chất cực tốt." Lang Vương nói, "Gần đây nhất chỉ có hai phần thiên tài địa bảo này. Ngươi đi nhanh về nhanh!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, khoảng cách ngắn như vậy, lấy tốc độ Huyết Quỷ độn pháp có thể qua lại trong chốc lát, với thương thế hiện tại của Lang Vương, không có đan dược cứu chữa, muốn chạy cũng không chạy được. Đúng lúc có thể kiểm tra nó một chút, xem suy đoán trước đó có chính xác không.

Nghĩ tới đây, hắn tiện tay bắt một con Yêu Lang Khai Tuệ tầng bảy, quanh người lóe lên huyết quang, đã nhanh chóng chạy về hướng tây nam.

Mặc dù đã đoán được đây là tông môn sắp xếp, nhưng đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, sau khi đến đó hắn vẫn trực tiếp ném Yêu Lang qua trước, xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì, mới tự mình đi lên thu thập Thực Huyết mộc.

Tiếp theo, hắn dùng phương pháp giống vậy đào móc Huyết Linh sâm.

Sau khi để hai thứ này vào túi trữ vật, Bùi Lăng lại nhìn kính thủy tinh, chỉ thấy điểm của mình từ hơn ba trăm, lập tức nhảy tới hơn năm trăm, tăng trong hai trăm điểm tích lũy!

Trong lòng hắn lập tức chắc chắn, chỉ hai gốc thiên tài địa bảo này, dù tha cho Huyết Lang Vương một mạng cũng không thua thiệt!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đuổi Yêu Lang đi, bản thân thi triển Huyết Quỷ độn pháp, một hơi chạy ra vài dặm tìm một chỗ hẻo lánh, xác nhận trong kính thủy tinh biểu hiện chỉ có một mình hắn, lúc này mới gọi trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác 【 Đoán Cốt quyết 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu rất nhiều khí huyết, cần Khí Huyết Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra phế phủ của ký chủ chấn động, cần Uẩn Nội Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra linh lực của ký chủ khô cạn, cần Bồi Nguyên Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Khí Huyết Đan, Uẩn Nội Đan, Bồi Nguyên Đan, hệ thống sẽ sử dụng đan dược cho ngài, tiếp tục tu luyện..."

Bùi Lăng âm thầm gật đầu, lần trước hắn tiến vào động phủ Kim Tố Miên, đã cầm đi gần như tất cả đan dược trong động phủ của đối phương, Uẩn Nội Đan là một trong số đó, hắn có thể luyện chế Khí Huyết Đan và Bồi Nguyên Đan, bởi vậy không hề thiếu ba loại đan dược này, bây giờ rất thuận tiện chữa thương.

Chỉ thấy hệ thống điều khiển thân thể hắn lấy ra năm viên Khí Huyết Đan, mười viên Uẩn Nội Đan, năm viên Bồi Nguyên Đan từ trong túi trữ vật, sau khi sử dụng lại bắt đầu vận chuyển công pháp.

Dược lực của ba loại đan dược nhanh chóng tan ra, Bùi Lăng cảm thấy khí huyết trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy, linh lực gần như khô cạn cũng khôi phục đến đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn.

"Leng keng! Kiểm tra ra huyết nhục của ký chủ tổn hại, cần thi triển 【 Nhiếp Sinh Thuật 】 ..."

Rất nhanh, Bùi Lăng lại được hệ thống điều khiển vận chuyển Nhiếp Sinh Thuật, lấy hắn làm trung tâm, cỏ cây vốn sum suê tươi tốt nhanh chóng khô héo ủ rũ, chỉ chốc lát sau vết thương sâu đủ thấy xương do Bích Tinh Huyết Lang Vương đánh ra ở trước ngực hắn, đã dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phục hồi như cũ.

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong tiếng xương vỡ quen thuộc, Bùi Lăng cảm nhận được trạng thái của mình đang nhanh chóng phục hồi như cũ.

Nhưng không lâu sau, hắn chợt nghe: "Leng keng! Kiểm tra ra 【 Đoán Cốt quyết 】 đã đạt tới cực hạn, hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Chương 315: Chắc chắn người này có ý đồ khó lường!

Bùi Lăng tiện tay cho một đánh giá trung bình ba sao, hoạt động gân cốt, lúc này mới thi triển độn pháp trở về tìm Lang Vương.

Lúc Bùi Lăng trở về, phát hiện đàn sói không tản ra, vẫn vây quanh Lang Vương chờ đợi nguyên tại chỗ.

Chỉ là trong cả bầy sói tràn ngập bầu không khí lo lắng cháy bỏng.

Sau khi thấy Bùi Lăng, rõ ràng mấy con Yêu Lang Khai Tuệ tầng chín nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gầm gừ để đàn sói nhường ra lối đi cho hắn đến bên cạnh Lang Vương.

Bởi vì chậm trễ thời gian lâu như vậy, dù là yêu thú Trúc Cơ kỳ có sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, bây giờ Lang Vương cũng đã thoi thóp.

Nó nằm sấp dưới đất, đầu gối lên chân trước, dưới thân là một khoảng máu đen đặc, nhắm mắt không nói.

Phát hiện Bùi Lăng đi đến chỗ cách mình không xa, mới yếu ớt mở mắt ra: "Lấy được chưa? Vậy cho ta Khí Huyết Đan."

Bùi Lăng gật đầu, lấy ra một viên Khí Huyết Đan cực phẩm ném tới.

Lang Vương không nhận ra phẩm chất đan dược, nhưng thấy ngoại hình đan dược không hề khác Khí Huyết Đan đã từng thấy, liền trực tiếp nuốt vào.

Dược lực Khí Huyết Đan tan ra, thương thế của Lang Vương bắt đầu khôi phục nhanh chóng, nhưng ba vết thương trên người nó vẫn đang chảy máu, chậm chạp không thể khép lại.

Thấy thế, Bùi Lăng nói: "Ngươi đứng lên để ta xem một chút."

Lang Vương nghe lời đứng dậy, Bùi Lăng đi lên trước đưa tay đặt lên trên vết thương da tróc thịt bong, rút toàn bộ đao ý ra.

Không có đao ý ngăn cản, vết thương của Lang Vương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tự lành, năng lực tự lành siêu mạnh này là thiên phú của chủng tộc Yêu Lang, chỉ chốc lát sau ba vết đao đã biến thành ba vết sẹo, không còn máu tươi nhỏ giọt nữa.

Nó đứng lên đi lại xung quanh, hiển nhiên trạng thái của nó đã tốt hơn nhiều: "Cho ta mấy viên Khí Huyết Đan nữa."

Hiện tại Bùi Lăng đã hoàn toàn khôi phục, cũng không lo lắng nó qua sông đoạn cầu, thế là lại cho nó mấy viên Khí Huyết Đan cực phẩm.

Sau khi liên tục sử dụng hai mươi mấy viên Khí Huyết Đan cực phẩm, quanh người Lang Vương khí huyết dồi dào, không nhịn được ngửa đầu phát ra một tiếng hét dài, sau đó gật đầu nói với Bùi Lăng: "Ta đã tốt hơn nhiều."

"Tộc ngươi ở lại nơi này, ngươi tiếp tục đưa ta đi tìm thiên tài địa bảo!" Bùi Lăng lập tức ra lệnh.

Dù Bích Tinh Huyết Lang đã bị hắn giết gần một nửa, nhưng số lượng vẫn không ít. Dẫn theo tất cả bọn nó, lúc gặp được kẻ địch mạnh thật sự không có bao nhiêu tác dụng, chẳng những trì hoãn thời gian tìm kiếm thiên tài địa bảo, còn có thể ảnh hưởng đến tâm thần của Lang Vương, tự nhiên lại gặp rắc rối.

Lang Vương nói: "Gần đây còn có một khối Tinh Thần thiết nhưng không ở lãnh địa tộc ta, chỗ kia bị Quỷ Diện Đào Hoa Yêu chiếm cứ."

Quỷ Diện Đào Hoa Yêu?

Bùi Lăng từng nghe nói loại thực vật Quỷ Diện Đào Hoa có trồng ở chư phong ngoại môn, nhưng cũng chỉ dùng để thưởng thức, không có bất kỳ tính công kích gì.

Nhưng hiển nhiên Quỷ Diện Đào Hoa Yêu ở Kính Trung Thiên lại không phải.

Bùi Lăng nhíu mày hỏi: "Thực lực của Quỷ Diện Đào Hoa Yêu như thế nào?"

"Cùng cỡ như ta, chỉ là Hoa Yêu thuần phục không ít Trụy Tinh Đằng làm việc cho mình, muốn tới gần bản thể của nó cũng hơi rắc rối." Lang Vương trầm ngâm nói, "Tộc ta ăn thịt, xưa nay không hề xung đột với nó. Chưa từng tử chiến, không bảo đảm nó không có át chủ bài."

Lại có thực lực bằng với Bích Tinh Huyết Lang Vương?

Sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, xem ra Quỷ Diện Đào Hoa Yêu này cũng là một yêu thú khó giải quyết. Không phải không còn cách nào, tốt nhất mình đừng trêu chọc kẻ địch mạnh thế này thì tốt hơn.

"Khối Tinh Thần thiết kia ở cùng một chỗ với Quỷ Diện Đào Hoa Yêu sao?" Hắn trầm ngâm xuống, hỏi.

Lang Vương nói: "Giữa hai bên còn cách một khoảng, Quỷ Diện Đào Hoa Yêu cắm rễ lòng đất không thích di chuyển, chỉ cần không cố ý trêu chọc nó, nó sẽ không gây rắc rối cho chúng ta."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu: "Tốt, vậy bây giờ đi tìm Tinh Thần thiết."

Tốc độ của Huyết Quỷ độn pháp cực nhanh, tốc độ Lang Vương cũng không chậm, không lâu sau một người một sói đã chạy tới gần lãnh địa Đào Hoa Yêu.

Vào lúc này, kính thủy tinh bên hông Bùi Lăng đột nhiên phát ra hồng quang, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong kính đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ, nhìn phương hướng lại ở ngay địa bàn Hoa Yêu.

Có tu sĩ khác ở gần đây?

Chỉ là không biết một vực nào...

Bùi Lăng quan sát phương hướng Lang Vương tiến lên, lại đang đi về phía tu sĩ kia.

Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đối phương đang thu thập Tinh Thần thiết?

...

Trong rừng rậm, Lư Huyền xếp bằng trong một hốc cây kín đáo, sắc mặt âm trầm.

Linh lực quanh người hắn ta chấn động, không ngừng bị kiếm ý và đao ý làm hao mòn vết thương.

"Nam Vực lại có cao thủ như thế..." Sau khi chữa thương, trong lòng Lư Huyền vừa hoảng sợ vừa phẫn uất, "Lão đầu tử tự xưng là tầm mắt cực tốt, khi còn tại thế thường nói tuấn kiệt ở Nam Vực đã vào hết trong môn. Ta vốn tưởng tiễn hắn cùng rất nhiều sư huynh đệ lên đường, hạng nhất lần Thi Đấu Ngoại Môn này đã là vật trong tay."

"Ai ngờ lại đột nhiên lại nhảy ra một Bùi Lăng!"

"Luyện Khí tầng chín đỉnh phong đã có thể bất phân thắng bại với Địa Đạo Trúc Cơ ta, nếu sau này hắn Trúc Cơ, chẳng phải càng vượt xa đám thiên kiêu sao?"

Lời editor: Không biết sao mà hôm qua lại quên đăng chương, hôm nay muội đăng bù, đăng 15c luôn nha!!!

Chương 316: Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán? (1)

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lư Huyền không ngừng thay đổi, vô thức vuốt ve một viên đạn hoàn không đáng chú ý trên đai lưng.

Đây là át chủ bài mà hắn ta lấy được từ trong bí khố của lão đầu tử.

Vốn tưởng căn bản không cần sử dụng trong Thi Đấu Ngoại Môn, nhưng vừa tiến vào đã gặp phải Bùi Lăng.

Sở dĩ vừa nãy vẫn không dùng tới, là vì thấy được độn pháp của Bùi Lăng, lo lắng sau khi lấy ra, Bùi Lăng sẽ trực tiếp chạy trốn.

Nhưng hiện tại Lư Huyền không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất!

Theo thời gian trôi qua, cuối cùng kiếm ý và đao ý đã tan biến toàn bộ.

Cuối cùng thương thế của Lư Huyền đã khôi phục gần hết, vào lúc này hắn ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn về một phương hướng!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đuổi theo Bích Tinh Huyết Lang Vương đang đánh một móng vuốt mở ra dây leo cành lá trước mặt, đội đầu chính diện với người trong hốc cây, đôi bên đều khẽ giật mình.

Người sống xa lạ!

Lang Vương lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn, trong con mắt màu xanh toát ra vẻ khát máu.

"Người này dám ngăn cản con đường của chúng ta, nhất định có ý đồ khó lường!" Bích Tinh Huyết Lang Vương lập tức gây chia rẽ, "Hơn nữa hắn ở chỗ này, biết đâu đã vụng trộm lấy được Tinh Thần thiết, không bằng giết chết hắn, túi trữ vật cho ngươi, nhục thân cho ta!"

Thật ra vị trí của Tinh Thần thiết rất kín đáo, người ngoài rất khó phát hiện, nó cũng không ngửi được mùi Tinh Thần thiết trên người Lư Huyền.

Nhưng không sao hết, nó vừa thất bại trên tay Bùi Lăng còn nguyên một bụng lửa giận, đúng lúc gặp được một tu sĩ xa lạ, liền để nó ăn mặn một bữa!

Bùi Lăng thấy Lư Huyền đang chuẩn bị mở miệng để Lang Vương cùng đối phó, nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười thầm một tiếng, đồng ý: "Được! Chúng ta giết hắn trước!"

Lúc Lư Huyền này vừa vào Kính Trung Thiên đã ra tay với hắn, nếu không phải thực lực hắn không yếu, chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Hiện tại đã gặp được, lại có Lang Vương bên cạnh, đương nhiên không thể bỏ qua đối phương!

Thấy Bùi Lăng gật đầu, Bích Tinh Huyết Lang Vương gầm lên giận dữ, vồ giết Lư Huyền trước tiên!

Thấy tình hình này, Lư Huyền hừ lạnh một tiếng, vỗ một độc chưởng về phía Bích Tinh Huyết Lang Vương, chợt xoay người rời đi!

Xoạt!

Một trảo của Bích Tinh Huyết Lang Vương xé nát chưởng kình độc chưởng của Lư Huyền, thân hình đã lao tới trước người Lư Huyền, há miệng to như chậu máu ầm vang cắn xuống!

Lư Huyền lập tức giật mình, lực lượng của yêu thú Trúc Cơ này gần giống với Địa Đạo Trúc Cơ?!

Lư Huyền bất chấp sự sợ hãi trong lòng, vội vàng thi triển độn pháp, thoáng cái đã lùi về sau hơn mười trượng, nhưng không đợi hắn ta thở dốc, sau lưng tràn ngập huyết sát chi khí, tia sáng lạnh lóe lên, một vòng đao quang đã mang theo xu thế tàn sát núi thây biển máu chém tới!

Lư Huyền phản ứng nhanh chóng, lập tức quay lại, Ngũ Độc Chỉ điểm về phía lưỡi đao của Bùi Lăng.

Keng.

Yếm Sinh Đao bị ngón tay Lư Huyền ngăn cản, Bùi Lăng vừa lật tay trái, Huyết Hà kiếm đột nhiên đâm về phía cổ họng đối phương.

Đầu ngón tay Lư Huyền hơi tê dại, trong lòng chấn động, thực lực đối phương lại có tiến bộ!

Trong lòng hắn ta không khỏi nghi ngờ, mặc dù bây giờ mình còn chưa tu luyện thuật pháp Trúc Cơ kỳ, nhưng lấy tu vi Địa Đạo Trúc Cơ để dùng độc công, uy lực độc công đã vượt xa Luyện Khí kỳ tầm thường.

Lúc tuyển chọn Đông Vực, hắn ta đánh một chưởng vào đối thủ có tu vi Luyện Khí tầng chín giống với Bùi Lăng, lập tức hóa thành một bãi mủ dịch, thân tử đạo tiêu.

Dù thực lực của Bùi Lăng cường hãn, nhưng tu vi vẫn bày ra đó, rõ ràng trước đó đã trúng một chưởng của mình mình, rõ ràng còn trúng độc rất nặng, lúc này hắn nên trốn trong một góc khác ép độc ra mới đúng, sao lại khôi phục nhanh như vậy?!

Vù!

Nghĩ như vậy, Lư Huyền lập tức lui lại, né tránh một kích của Huyết Hà kiếm, đang muốn thi triển pháp thuật lại có một móng vuốt sắc bén vồ vào sau lưng.

Hắn ta vội vàng né tránh, sự uy hiếp của yêu thú Trúc Cơ với hắn ta, không hề nhỏ hơn Bùi Lăng chút nào!

Bùi Lăng múa Huyết Sát đao pháp, đao khí huyết sắc như Huyết Hà cuốn ngược, đột nhiên chém về phía Lư Huyền.

Lư Huyền lập tức thôi động Mạn Đồ La năm màu trong tay, trước người hắn ta nhanh chóng ngưng tụ ra một độc thuẫn to lớn.

Oanh!!!

Độc thuẫn lập tức bị đao khí chém vỡ, Lư Huyền đang muốn tìm thời cơ trốn chạy, lại thấy Bích Tinh Huyết Lang Vương liên tục phun ra Huyết Hà, Huyết Hà lập tức hóa thành một huyết lao cực lớn, giam giữ hai người một yêu ở trong đó!

Thuật pháp tiên thiên của yêu thú Trúc Cơ!

Sắc mặt Lư Huyền trầm xuống, nếu chỉ chiến đấu với một mình yêu thú Trúc Cơ, dù hắn ta có thắng cũng phải đánh đổi khá nhiều, huống chi còn có Bùi Lăng không thua kém Bích Tinh Huyết Lang Vương một chút nào?

Xoạt!

Đao khí lại đến, Lư Huyền vội vàng trốn tránh, nhưng ngay sau đó Bích Tinh Huyết Lang Vương đã nhào tới.

Rầm rầm rầm...

Trong chốc lát, Lư Huyền đối mặt với sự liên thủ của Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương, ngay cả đánh trả cũng không làm được, chỉ có thể liều mạng phòng ngự.

Biết tiếp tục đấu như vậy nữa sẽ càng ngày càng bất lợi với mình, Lư Huyền tức giận nói: "Tiểu tử! Hiện tại thi đấu vừa bắt đầu, ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương với ta hay sao?"

Lời editor: Đầu tháng, xin các đại thần hãy rủ lòng thương mà ném cho cô muội muội nghèo hèn này một ít KP điiiiiiiii!!! Muội chỉ cần mỗi đại thần cho muội một ít, một ít xíu xìu xiuuuuuuu thôi là được rồiiiiiiii, khu KP cô đơn quá, cô đơn như trái tim muội dzậy đó... :huhu2

Chương 317: Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán? (2)

"Lư sư huynh nói gì vậy? Ta chỉ cảm thấy đặc biệt có duyên với sư huynh, muốn tiễn sư huynh một đoạn đường thôi!" Bùi Lăng mỉm cười, tiếp theo hai tay nắm chặt Yếm Sinh Đao, ba cái đao ý, ngoại sát, linh lực trút vào trong đó, đột nhiên dùng ra một đao vừa đánh bại Bích Tinh Huyết Lang Vương!

Lư Huyền đang muốn tiếp tục mở miệng uy hiếp, đột nhiên sắc mặt thay đổi, hiện tại khí thế của Bùi Lăng liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc đã như một cái lỗ đen không ngừng rút ra thiên địa linh khí xung quanh, nhanh chóng lấy ra một cơn sóng dữ khiến người ta sợ hãi.

Tiểu tử này còn chưa đánh một đao ra, không ngờ đã khiến hắn ta cảm nhận được hơi thở tử vong mạnh mẽ!

Không thể để đối phương chém ra một đao kia!

Nghĩ tới đây, Lư Huyền lập tức mặc kệ móng vuốt và sự cắn xé của Bích Tinh Huyết Lang Vương, nhanh chóng lấy ra viên đạn hoàn bên hông.

Vừa thấy viên đạn hoàn kia, con ngươi Bùi Lăng lập tức co vào, cứ thế ngừng lại thế đao.

Viên đạn hoàn mà Lư Huyền lấy ra tương tự với viên đạn hoàn mà Bùi Lăng lấy được từ trong tay Ngô Đình Hi vào hôm đó, chỉ là màu sắc nhạt hơn không giống viên đạn hoàn đen nhánh trong suốt của Ngô Đình Hi, ngược lại hiện ra màu hơi xám tối.

Nhưng trong tình huống hiện tại, hắn cũng không dám cược!

Dù sao, sở dĩ lúc trước hắn có thể ám toán Lệ Liệp Nguyệt thành công, cưỡng ép nàng song tu, cũng vì viên đạn hoàn của Ngô Đình Hi! Đương nhiên, hiện tại nhớ lại, khi đó rõ ràng khí tức của Lệ Liệp Nguyệt không đúng, có vẻ bị trọng thương mới để hắn thành công một lần. Dù như thế, uy lực của viên đạn hoàn này không phải thứ mà hắn và Bích Tinh Huyết Lang Vương có thể ứng phó!

"Mở huyết lao ra!" Bùi Lăng vội vàng truyền âm cho Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Vào lúc này, Bích Tinh Huyết Lang Vương đang đánh mạnh một trảo vào sau lưng Lư Huyền, để lại bốn vết móng vuốt sâu đủ thấy xương ở trên lưng hắn ta.

Nó đang muốn thừa thắng đuổi theo mở ngực mổ bụng hắn ta, hưởng thụ huyết thực tươi mới, lại nghe Bùi Lăng truyền âm, không khỏi ngẩn ngơ.

Dù không rõ ràng cho lắm, nhưng Lang Vương chỉ hơi do dự, vẫn lập tức mở huyết lao ra một lỗ hổng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng thôi động Huyết Quỷ độn pháp đến cực điểm, trong chớp mắt đã chui ra khỏi huyết lao.

Cùng lúc đó, Lư Huyền ném viên đạn hoàn ra, ầm!

Viên đạn hoàn lập tức nổ tung!

Toàn bộ huyết lao tràn ngập bụi đất.

Bích Tinh Huyết Lang Vương không có chút sức chống cự nào, đã mất đi tất cả lực lượng ngay tại chỗ, không thể duy trì huyết lao được nữa, cứ như một quả bóng bay đầy hơi bị chọc thủng, xoạt một cái màu tươi đỏ sậm giội xuống đầy đất.

Ngay sau đó, Lang Vương cũng ngã xuống theo, bịch một tiếng, đã ngã vào trong vũng máu!

Thế nhưng, Lư Huyền cũng không chịu nổi!

Vừa nãy vì kịp thời cắt ngang một đao của Bùi Lăng, hắn ta cứng rắn chống đỡ tất cả công kích của Bích Tinh Huyết Lang Vương, lúc này bốn vết móng vuốt sau lưng sâu đủ thấy xương; cánh tay trái bị Lang Vương cắn đứt, đang dùng một tư thế quỷ dị, bất lực rủ xuống. Ngoài ra trên dưới cả người đều bị yêu hỏa của Lang Vương đốt bỏng cả diện tích lớn, thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhếch nhác không chịu nổi.

Nhưng bây giờ hắn ta không quan tâm điều gì hết, thấy huyết lao bị phá, lập tức xoay người bỏ chạy!

Ngay lúc này, Bùi Lăng né tránh viên đạn hoàn đã sớm mai phục ở bên cạnh, vừa thấy bóng dáng hắn ta, lập tức vận khởi Huyết Quỷ độn pháp đuổi kịp!

"Lư sư huynh, còn có át chủ bài gì, lấy ra hết luôn đi!" Bùi Lăng vừa hô vừa chém thẳng một đao về phía Lư Huyền!

Xoạt!

Lư Huyền vội vàng trốn tránh, nhưng vì đã bị trọng thương, có lòng mà không đủ lực, muốn né tránh nhưng động tác vẫn chậm một bước, lại không thể hoàn toàn tránh thoát một đao kia, vai trái lại thêm một vết thương mới.

Một kích thành công, Bùi Lăng cũng không dám áp sát Lư Huyền quá gần.

Dù sao, ai biết trong tay đối phương có còn viên đạn hoàn thứ hai hay không?

Hắn không ngừng chém ra đao khí, đồng thời trong miệng còn khích tướng: "Lư sư huynh! Ngươi là sư huynh đối mặt với sư đệ, chẳng lẽ chỉ biết chạy trốn? Nếu thật sự có gan, bây giờ quyết một trận tử chiến với ta đi!"

"Đường đường là Địa Đạo Trúc Cơ, lại bị một tu sĩ Luyện Khí kỳ như ta đuổi giết, nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành trò cười cho người khác sao?"

"Xem ra sư huynh đã hết cách? Vậy để sư đệ tiễn sư huynh lên đường!"

Sắc mặt Lư Huyền âm u lạnh lẽo, mắt điếc tai ngơ.

Bây giờ hắn ta bị trọng thương, trạng thái quá kém, hơn nữa đã dùng mất viên Trấn Hồn Tán khó khăn lắm mới luyện chế ra được, mặc dù trên người còn có át chủ bài khác, nhưng không thể tạo ra tác dụng lập tức tức thay đổi tình hình chiến đấu giống Trấn Hồn Tán.

Huống chi Bùi Lăng là người đứng đầu trong tuyển chọn Nam Vực, chẳng lẽ trên người không có mấy thứ áp đáy hòm sao?

Nếu lúc này không chịu nổi kế khích tướng, thật sự quay đầu đánh một trận, chẳng phải muốn chết à?

Mặt mũi đâu quan trọng bằng tính mạng!

Trong lòng hắn ta vô cùng tức giận: "Đáng chết! Chẳng lẽ người này là thiên kiêu ẩn nấp ở Nam Vực?"

"Trước đó lại chưa từng nghe thấy!"

"Lão hồ ly Mạc Chấn Y này, quả nhiên không thể khinh thường!"

Chương 318: Quỷ Diện Đào Hoa Yêu

Vừa nghĩ như vậy, Lư Huyền đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa loáng thoáng có yêu khí, hắn ta lập tức thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía yêu khí.

Bay không bao xa, Lư Huyền đã thấy một rừng hoa nối dài không dứt.

Rừng hoa này đang nở rộ, nhìn từ xa từng đóa hoa đào như mộng như ảo. Nếu quan sát ở khoảng cách gần sẽ phát hiện, trên mỗi một cánh hoa đều có từng vệt đen, tất cả vệt đen trên cánh hoa tạo thành một khuôn mặt quỷ đang yên lặng cười to.

Hắn ta vừa rơi vào trong đó, cả rừng hoa đều vang lên tiếng cười to điên cuồng!

Lư Huyền lập tức cảm thấy thần hồn chấn động, hắn ta không dám sơ suất, vung Mạn Đồ La năm màu trong tay lên, làn sóng vô hình chậm rãi tràn ra, hình thành một vầng sáng mơ hồ ở quanh người hắn ta, ngăn lại xung kích tràn đến từ giữa rất nhiều cành cây.

Lư Huyền vừa bước vào rừng hoa, Bùi Lăng cũng đã đuổi tới, trong rừng hoa lại vang lên tiếng cười nhưng trên người hắn sôi trào đao ý, lại không bị ảnh hưởng chút nào!

Hai người lần lượt xông vào rừng hoa, mùi hương người sống khiến xung quanh cuồn cuộn như nhỏ giọt nước vào chảo dầu, Hoa Yêu trong rừng rối rít tỉnh lại, lập tức tiến vào trạng thái săn mồi.

Quỷ Diện Đào Hoa vốn nở rộ như mộng như ảo, trong nhụy hoa lập tức bắn ra rất nhiều răng nhọn tinh hồng, ngay lúc đó từng cành lá cũng sinh ra gai độc sắc bén.

Cành lá lập tức vỗ đập.

Vù vù vù!

Gai độc đầy trời như cơn mưa to tầm tã bắn về phía hai người Bùi Lăng và Lư Huyền.

Lư Huyền hừ lạnh một tiếng, Mạn Đồ La năm màu trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, ngưng tụ ra độc thuẫn ngăn lại gai độc lao về phía mình.

Bùi Lăng lại nhướn mày, Huyết Quỷ độn pháp của hắn có thể tránh gai độc, nhưng trong thời gian tránh né như thế, đã đủ để Lư Huyền kéo giãn khoảng cách với mình!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không tránh không né, vung trường đao ra, một đạo đao khí bộc phát ra, chém thẳng về phía Hoa Yêu xung quanh!

Ngay sau đó, hắn lại lấy ra Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, đầu giao long lập tức phun ra độc hỏa, đốt cháy tất cả thảm thực vật xung quanh.

Răng rắc răng rắc răng rắc... Cành lá trông dữ tợn đáng sợ không hề có sức đánh trả trước mặt đao khí mang theo ý chí thẳng tiến không lùi, gần như trong khoảnh khắc nhánh lá rách rơi, vô số cánh hoa lộn xộn như mưa nặng hạt trong tiếng kêu rên.

Ngay sau đó độc hỏa đã đến, tiếng kêu thảm thiết càng phát ra cao vút, trong lửa lớn rừng rực, Bùi Lăng cũng không quay đầu lại, một tay cầm đao một tay nắm trượng, tiếp tục đuổi theo Lư Huyền bước vào sâu trong rừng hoa.

Đao khí tung hoành, độc hỏa tàn phá bừa bãi, sau một khoảng thời truy đuổi, Lư Huyền vẫn cắm đầu chạy trốn về phía trước, rừng hoa lại tử thương gần hết, vô số cỏ cây tinh yêu chết thảm.

Vào lúc này, một chùm dây leo đột nhiên chồi ra từ phía dưới, màu sắc dây leo kia như sắt mọc ra từng điểm lấm tấm như ngôi sao, tuy là thực vật nhưng lúc phá không lại phát ra tiếng động nặng nề chỉ kim thiết mới có!

"Thật to gan!" Cùng lúc đó, giọng nói sắc nhọn của một nữ tử vang lên từ phía dưới, "Dám giết hại hài nhi của ta như thế!"

Lư Huyền nghe vậy cười lạnh một tiếng, không ngừng bước cũng không quay đầu lại, chạy thẳng về phía trước.

Bùi Lăng muốn đuổi theo, lại bị dây leo không ngừng rút ra từ dưới ngăn lại.

Thấy thế, Bùi Lăng sầm mặt lại, Yếm Sinh Đao lật một cái chém xuống dưới!

Ánh đao đỏ ngòm như luyện, lúc rơi xuống chỉ nghe thấy tiếng vô số cành cây bẻ gãy, xen lẫn tiếng kêu thảm của tinh quái yêu linh, trong khoảnh khắc giải quyết sạch một khu vực lớn, lập tức lộ ra một gốc Quỷ Diện Đào Hoa mấy người ôm mới hết.

Bông hoa kỳ lạ nở từng đống, thân cành từng cục, thân cây mở ra một đôi mắt, hai bên nhánh cây xoay quanh xoắn vào nhau nắm lấy một sợi dây leo coi như trường tiên, đang hung hăng đánh về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng liên tục vung cốt đao lên, xoạt xoạt xoạt, mấy đạo đao khí chém thẳng xuống.

Keng keng keng!!!

Đôi bên đã đấu mấy chiêu, lại cân sức ngang tài!

"Tại hạ đang đuổi theo một kẻ địch, nếu các hạ có thể tránh ra, ngày sau chắc chắn hậu tạ!" Bùi Lăng lập tức nói.

Lấy thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không sợ Hoa Yêu Trúc Cơ này.

Nhưng tốn chút thời gian như vậy, Lư Huyền đã chạy không thấy, nếu Quỷ Diện Đào Hoa Yêu này lại quấn lấy đánh mấy chiêu với hắn, chắc chắn hắn sẽ đánh mất cơ hội thật tốt để chém giết Lư Huyền!

"Chết đi cho ta!" Quỷ Diện Đào Hoa Yêu tức giận nói, mấy chục sợi dây leo chồi ra từ dưới đất như mũi tên sắc bén, đâm hết về phía Bùi Lăng!

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, quanh người phun trào huyết quang, thi triển Huyết Quỷ độn pháp né tránh tất cả.

Quỷ Diện Đào Hoa Yêu đánh một kích thất bại, tán cây to lớn đột nhiên nhẹ nhàng lay động, trong chốc lát đã thúc đẩy sinh trưởng vô số nụ hoa, nhanh chóng nở rộ, trong không khí lập tức xuất hiện hương hoa kỳ dị.

Mùi hoa này đột ngột xuất hiện lại cực kỳ bá đạo, gần như trong nháy mắt đã tràn ngập xung quanh.

Bùi Lăng lập tức lấy Ích Độc Đan ăn vào, đồng thời ngừng thở, lấy Hàn Tủy Hỏa bao bọc toàn thân đề phòng độc hoa rót vào trong cơ thể của hắn trong tình huống hắn không biết rõ.

Chương 319: Tính tình tàn bạo, có thù tất báo (1)

Thấy tình hình này, thân cành dưới thân Quỷ Diện Đào Hoa Yêu đột nhiên tăng trưởng, lập tức giương cao thân hình Hoa Yêu lên vài chục trượng, trên trăm cành cây kéo dài từ phía sau lưng, đâm thẳng về phía Bùi Lăng.

Phốc phốc phốc...

Bùi Lăng lại sử dụng Huyết Quỷ độn pháp tránh thoát tất cả công kích, nhân lúc Hoa Yêu không ra chiêu, Yếm Sinh Đao lập tức vung ra hai mươi mấy đao, hơn hai mươi đạo đao khí chém về phía Hoa Yêu!

Rầm rầm rầm...

Đôi bên ngươi tới ta đi, chẳng mấy chốc đã đấu mấy chục chiêu, trong thời gian ngắn lại là người này không thể làm gì được người kia.

Bùi Lăng không khỏi thầm than trong lòng, bỏ lỡ cơ hội lần này, tiếp theo còn muốn giết Lư Huyền, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức quyết định tạm thời rút đi, Lư Huyền đã trốn xa, hắn đấu với Quỷ Diện Đào Hoa Yêu này nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Chẳng may đấu đến lưỡng bại câu thương với nó, lại bị những người khác nhặt được lợi ích, càng được không bù nổi mất.

Sau khi quyết định, Bùi Lăng liếc nhìn kính thủy tinh treo ở bên hông, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, điểm đỏ trong kính không biến mất, Lư Huyền còn ở một chỗ cách mình rất gần!

Vù!

Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió.

Bùi Lăng vừa tránh thoát một sợi dây leo do Hoa Yêu đâm tới, lúc này chân chưa chạm đất đã không kịp tránh lần thứ hai, lập tức không hề do dự dùng sức uốn éo bên hông, Yếm Sinh Đao chém ra sau lưng!

Keng!

Ngũ Độc Chỉ bị đao khí của Bùi Lăng chém vỡ, nhưng lúc này Lư Huyền đã tập kích đến trước người hắn, vỗ một chưởng vào ngực hắn!

Cùng lúc đó, năm sợi dây leo của Hoa Yêu cũng đâm thẳng vào sau lưng Bùi Lăng!

Hai mặt gặp địch, lúc này vô cùng nguy hiểm nhưng trong lòng Bùi Lăng lại rất tỉnh táo, hắn không tránh không né độc chưởng của Lư Huyền, đột nhiên chém Yếm Sinh Đao về phía đầu của đối phương!

Đao ý thẳng tiến không lùi, hắn như muốn lấy việc bị trọng thương làm cái giá, một đao chém Lư Huyền thành hai khúc!

Sắc mặt Lư Huyền thay đổi, vội vàng thu chưởng lui lại.

Xoạt!

Đao khí lướt sát qua mặt Lư Huyền, rơi vào rừng hoa cách đó không xa, lập tức lại vang lên tiếng tinh yêu kêu rên đau đớn.

Phốc phốc phốc...

Quỷ Diện Đào Hoa Yêu thấy dòng dõi của mình liên tục bị tấn công, giận tím mặt, năm sợi dây leo nhanh chóng đâm xuống, Bùi Lăng vận chuyển Huyết Quỷ độn pháp tới cực hạn, tránh khỏi bốn sợi dây leo vào lúc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vừa ra tay, thân hình hắn hơi có vẻ ngưng trệ, sợi dây leo thứ năm đã vững vàng đâm thẳng vào sau lưng của hắn!

Keng!

Một tiếng ngọc thạch vang lên, dây leo đâm đến bị Ngọc Cốt ngăn trở!

Cảm nhận được cơn đau tan nát cõi lòng truyền đến trên lưng, Bùi Lăng không chút do dự thôi động Huyết Quỷ độn pháp đến cực điểm, trong nháy mắt đã bỏ chạy ra bên ngoài rừng hoa!

"Chạy cũng nhanh thật!" Lư Huyền cười lạnh, tiếp theo nhìn về phía Quỷ Diện Đào Hoa Yêu, Hoa Yêu này có thể nói tiếng người, hiển nhiên linh trí không thấp, hắn ta và đối phương đều có thù với Bùi Lăng, không biết có thể xây dựng quan hệ hợp tác giống Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương hay không?

Nghĩ tới đây, Lư Huyền chắp tay về phía Hoa Yêu nói: "Vãn bối Lư Huyền là đệ tử ngoại môn Đông Vực Trọng Minh tông..."

Nhưng Lư Huyền còn chưa nói hết câu, mấy chục sơi dây leo đâm đã chém giết về phía hắn ta!

Rất nhiều thủy tạ vốn đang bình tĩnh quan sát, nhưng chẳng mấy chốc theo một trảo của Lang Vương vồ trúng ngực Bùi Lăng khiến huyết nhục văng tung tóe, Ngọc Cốt trần trụi không chút tỳ vết lộ ra, trong thủy tạ yên lặng lập tức rối loạn tưng bừng.

"Ngọc Cốt cực phẩm!" Mạc Chấn Y hơi hoảng sợ, lập tức truyền âm hỏi Lý Bình, "Không phải ngươi nói, mấy ngày trước đó Lệ chân truyền tự rời tông đuổi giết Ngô Đình Hi, đã ngẫu nhiên phát hiện kẻ này là nhân tài hiếm có, lúc này mới mang về tông môn? Chẳng lẽ trong mấy tháng nay hắn đã luyện thành Ngọc Cốt cực phẩm?"

Lý Bình cũng ngây ngẩn cả người, điều này sao có thể!

Nhưng hắn ta nhanh chóng hiểu ra, truyền âm nói: "Vực Chủ, xem ra đây là nguyên nhân khiến Bùi Lăng được Lệ chân truyền nhìn trúng, chỉ sợ thể chất trời sinh của hắn khác hẳn với người thường, dù sinh sống ở vùng đất hoang vu như Lộc Tuyền thành, cũng có thể dựa vào tài nguyên cằn cỗi để xưng hùng xưng bá!"

"Đáng tiếc, La Tiều đã chết." Mạc Chấn Y thở dài, "Nếu kẻ này nhập tông sớm hơn chút, với cách dạy dỗ đệ tử của La Tiều... Không, cũng may hắn vào tông chậm nửa bước, nếu không gánh vác tên tuổi đệ tử La Tiều, ta cũng không giữ được hắn. Như bây giờ rất tốt, cũng may Lệ chân truyền tinh mắt biết nhìn người, nếu không, dù lần này Nam Vực ta kéo theo cả Đông Vực đứng hạng chót, cuối cùng vẫn khó xoa dịu mối hận trong lòng."

Hắn ta chậm rãi thở hắt ra, trầm giọng nói, "Lần này Hòe m phong ngươi lập được công lớn, sau này tông môn phát tài nguyên xuống, ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng Hòe m phong!"

Lý Bình quá vui mừng, nhìn Bùi Lăng trong Kính Trung Thiên vô cùng thuận mắt, cứ như nhi tử ruột thịt của mình: "Đa tạ Vực Chủ!"

Mạc Chấn Y lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói: "Với thực lực của đám đệ tử, sẽ không đối phó được Bích Tinh Huyết Lang Vương này trong ngày đầu tiên. Cũng may Bùi Lăng có độn pháp tinh diệu, muốn rời đi cũng không khó. Hy vọng hắn đừng bị thương quá nặng. Như thế, sau buổi chiều đầu tiên, mới có thể tiếp tục giữ ưu thế dẫn trước."

Chương 320: Tính tình tàn bạo, có thù tất báo (2)

"Vực Chủ yên tâm." Lý Bình lập tức nói, "Bùi Lăng này không ngốc, nếu không thể địch lại, chắc chắn sẽ lựa chọn kịp thời rút lui."

Dù sao, ngày đầu tiên tiểu tử này nhập tông, sau khi giết ba người gồm tôn tử ruột của hắn ta còn có Chu Di, Miêu Thành An, không phải cũng vội vàng trốn xa sao?

Mạc Chấn Y nhẹ gật đầu không nói nữa, cùng Lý Bình tiếp tục đặt sự chú ý vào Kính Trung Thiên.

Một lát sau, ánh đao màu đỏ ngòm uyển chuyển như tia chớp thiêu đốt toàn bộ hình ảnh, ý chí dũng cảm tiến tới chém hết tất cả gần như tràn ra mặt kính!

Trong vô số thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên vang lên tiếng kêu ngạc nhiên giống nhau: "Đao ý tiểu thành? Chưa Trúc Cơ đã đao ý tiểu thành?!"

Cùng lúc đó, toàn bộ quần phong ngoại môn Trọng Minh tông lại xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Chậm rãi đặt ly rượu chưa uống đã chỉ còn bảy phần xuống, Mạc Chấn Y tùy ý bấm niệm pháp quyết, xóa sạch vết rượu vẩy xuống vạt áo, nhẹ nhàng thở dài: "Lâm trận đột phá đao ý, Luyện Khí nghịch phạt Trúc Cơ... Thiên kiêu như thế, dù đặt trong cổ trận trên trăm phong ngoại môn Thánh tông, sóng lớn chết trên bờ cát, thì cũng là thiên tài hiếm thấy."

Lý Bình nghẹn họng nhìn mặt kính, nghe nói như thế mới hoàn hồn, lập tức xu nịnh: "Đều do phúc phận của Vực Chủ sâu nặng, dù sư đồ La Tiều bị diệt hết cũng có anh tài từ trên trời rơi xuống, làm vẻ vang Nam Vực ta!"

Trưởng lão các phong khác cũng rối rít mở miệng hùa theo.

Duy chỉ có trưởng lão Quỷ Thủ phong, trong lòng oán hận Bùi Lăng bởi cái chết của Thẩm Già; lại nghĩ đến Bùi Lăng cường thế như vậy, sau lần Thi Đấu Ngoại Môn này, chắc chắn có thể mang đến tài nguyên phong phú cho Nam Vực, đến lúc đó Quỷ Thủ phong cũng được lợi, tâm tình vô cùng phức tạp, cuối cùng không nói câu nào.

"Bùi Lăng có thực lực cường hãn nhất trong đám đệ tử tham gia Thi Đấu Ngoại Môn lần này." Trưởng lão Nhược Tú phong lại nhìn thoáng được, mặc dù Công Trị Ngôn do hắn ta cẩn thận bồi dưỡng đã từng thất bại trong tay Bùi Lăng, nhưng cũng vì lý do này, đã sớm nếm trải cảm xúc ngổn ngang.

Lúc này tâm tính rất ổn định, khẽ vuốt chòm râu dài dưới cằm, mỉm cười nói, "Tiếp theo, chỉ cần tránh Lư Huyền một chút, người khác đều..."

Còn chưa nói dứt lời, đã thấy Bùi Lăng dẫn theo Bích Tinh Huyết Lang Vương, gần như lao thẳng về phía Lư Huyền đang chữa thương!

Khuôn mặt già nua của trưởng lão Nhược Tú phong run lên, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: "Cái này... Thánh tông ta bồi dưỡng thiên kiêu chỉ nhìn thực lực thiên phú, có thù tất báo một chút cũng không phải vấn đề lớn gì."

...

Sau khi nhìn Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương tìm ra Lư Huyền, còn chưa chào hỏi một câu đã ngang nhiên ra tay.

Đám người trong thủy tạ đều cảm thấy tin đồn không sai, Bùi Lăng này đúng là tính tình tàn bạo, hung hãn không sợ chết.

Chỉ là Luyện Khí lại liên tục giao thủ với Lư Huyền và Lang Vương, khó khăn lắm mới chữa khỏi thương thế, không nghĩ tránh lui, không để ý yêu cầu điểm tích lũy của nhiệm vụ, ngược lại chủ động xuất kích muốn đẩy Lư Huyền vào chỗ chết, loại hành vi này, nói dễ nghe là can đảm hơn người!

Nói không dễ nghe là tính toán chi li, chỉ cần có đụng độ sẽ đuổi tận giết tuyệt!

Thế nhưng, những người có địa vị cao trong Trọng Minh tông đều đạp lên núi thây biển máu đi lên, cho nên sau khi ngạc nhiên một chút cũng không để trong lòng.

Bọn họ lại tập trung sự chú ý vào Kính Trung Thiên, vừa hay thấy một màn Bùi Lăng đuổi theo Lư Huyền đánh, lập tức Mạc Chấn Y không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói: "Tốt! Tốt! Đây mới là thiên kiêu Thánh tông ta."

"Không sai." Lý Bình lập tức tiếp lời, "Lư Huyền kia đường đường là Địa Đạo Trúc Cơ, lại bị một Luyện Khí đuổi theo đánh, thật sự không chịu nổi một kích! Người như thế đúng là gà đất chó sành, chỉ có Đông Vực thiếu hiểu biết mới khen ngợi hắn vì đứng đầu tuyển chọn."

Mạc Chấn Y nghe vậy trong lòng cực kỳ vui mừng, vẻ mặt càng vui sướng hơn.

Chỉ là, không lâu sau thấy Lư Huyền lấy thứ bên hông xuống, toàn bộ đám người trong thủy tạ đều thay đổi sắc mặt!

"Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán!" Trưởng lão Nhược Tú phong lập tức ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói, "Đây là tác phẩm đắc ý của La Tiều... Đạt Hề Toản điên rồi sao! Lại đưa vật như vậy cho hắn mang đi thi đấu?! Vậy sao chúng ta không cho Bùi Lăng phù lục có phong tồn một kích toàn lực của Vực Chủ, trực tiếp dẹp yên Kính Trung Thiên đi!"

"Không, không phải Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán, chỉ là Trấn Hồn Tán bình thường." Vẻ mặt Mạc Chấn Y cũng nghiêm nghị, nhưng hắn ta nhìn chăm chú một lúc, lại khẽ lắc đầu nói.

Mặc dù Thi Đấu Ngoại Môn không cấm thủ đoạn gì, nhưng chỉ không cấm thủ đoạn của đệ tử mà thôi.

Công pháp thì cũng thôi, dù sao có thể vượt qua đại cảnh giới tu thành công pháp cao giai, đã đủ để chứng minh tư chất xuất chúng của mình.

Nhưng vật bên ngoài lại là ranh giới cuối cùng.

Nếu không, chẳng phải sẽ lộn xộn sao?

Ví dụ như, Vực Chủ tự mình ra tay, luyện chế một khôi lỗi Kết Đan cho đệ tử Luyện Khí tầng chín của bản vực, vậy đệ tử vực khác còn đánh thế nào?

Hoặc là trợ giúp đệ tử Luyện Khí kỳ thu phục một con yêu thú Yêu Đan cảnh, dù thiên kiêu vực khác đã Thiên Đạo Trúc Cơ, cũng không có chút phần thắng nào!

Chương 321: Chi Tuyết quả (1)

Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán này là tác phẩm đắc ý của tiền trưởng lão La Tiều Thánh tông, dù là tu sĩ Kết Đan, chỉ hơi không chú ý cũng sẽ trúng chiêu. Đương nhiên sẽ liệt thứ như thế vào hàng ngũ bị cấm.

Nếu Lư Huyền mang theo nó vào trong còn dùng ra, dựa vào cách này lấy được hạng nhất thi đấu. Vậy không cần chờ đến lần Thi Đấu Ngoại Môn tiếp theo, chờ sau khi quyết định ra mười vị trí đầu, thứ tự cạnh tranh cụ thể, các vực sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cho đệ tử một con yêu thú hóa hình, khôi lỗi Kết Đan, quỷ vật Kết Đan...

Bởi vậy, Thi Đấu Ngoại Môn không phải trận tranh tài của thiên kiêu các vực, mà là thi đấu tài lực các vực!

Nếu không phải vì lý do này, sao Mạc Chấn Y gửi gắm sự kỳ vọng vào Bùi Lăng lại chỉ có thể cho hứa hẹn suông, chứ không cho hắn bất kỳ lợi ích có tính thực chất gì?

Lúc này nghe được lời nói của Vực Chủ, các trưởng lão khác nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, mặc dù viên đạn hoàn mà Lư Huyền lấy ra rất giống Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán, nhưng thật sự khác nhau về bản chất.

Sắc mặt Lý Bình âm trầm nói: "Dù chỉ là Trấn Hồn Tán bình thường, tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng không thể ngăn cản."

Trưởng lão Nhược Tú phong thở dài: "Thoạt nhìn Trấn Hồn Tán này rất thô ráp, xem ra là Lư Huyền tự luyện chế. Cứ vậy, cũng không tính là vi phạm quy định, hiện tại phải xem Bùi Lăng có thể..."

Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy huyết lao mở ra một lỗ hổng, Bùi Lăng nhanh chóng thoát ra, nhưng Lang Vương và Lư Huyền vẫn bị nhốt ở bên trong.

Đám người ngẩn người, chợt bên trong thủy tạ vang lên một tràng cười to.

"Tốt tốt tốt, kẻ này đúng là thiên kiêu Nam Vực ta, quả nhiên nhạy bén!" Trưởng lão Nhược Tú phong vô cùng hưng phấn.

Trưởng lão Phi Lô phong cũng mỉm cười, nói: "Bùi Lăng này xuất thân thấp hèn, chắc không nhận ra Trấn Hồn Tán, nhất định bẩm sinh hắn đã có linh giác hơn người, phát hiện không đúng, lúc này mới quyết đoán rút lui."

"Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết." Lý Bình vui vẻ nói, "Khả năng phát hiện nguy hiểm của trùng thú luôn hơn xa Nhân tộc chúng ta. Nhất là Bích Tinh Huyết Lang Vương còn là Trúc Cơ kỳ! Nhưng nó chưa thể kịp thời phát hiện Trấn Hồn Tán như Bùi Lăng, có thể thấy sự nhạy cảm, sự ứng biến của Bùi Lăng không phải thứ mà người thường có thể so sánh!"

"Lư Huyền chạy trốn." Ngay cả trưởng lão Quỷ Thủ phong luôn bày ra khuôn mặt đen sì cũng không nhịn được gia nhập thảo luận, "Ừm? Nhìn phương hướng là trốn về phía địa bàn Quỷ Diện Đào Hoa Yêu? Chẳng lẽ muốn dụ hắn đi gặp rắc rối?"

Lúc đang nói chuyện, trên mặt kính, Bùi Lăng không hề chậm trễ đuổi theo Lư Huyền giết vào rừng hoa, lại trắng trợn tàn sát Hoa Yêu ngăn cản, cuối cùng gọi ra Quỷ Diện Đào Hoa Yêu, đôi bên đại chiến... Thấy cảnh này, từ Mạc Chấn Y cho tới các trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau.

"Tiểu tử này, sát tính thật nặng!" Trưởng lão Quỷ Thủ phong lẩm bẩm nói nhỏ.

"Nếu không phải như thế, hắn có thể luyện thành đao ý sát phạt vạn dặm, thẳng tiến không lùi như bây giờ sao?" Chỉ là Lý Bình lập tức lặng lẽ nói, "Thánh tông ta cũng không phải loại người ra vẻ đạo mạo kia, thế tục còn biết một tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần sau này Bùi Lăng có thể trưởng thành, những yêu thú này có thể chết ở trong tay hắn, cũng là vận mệnh của bọn nó!"

Phía sau bức rèm che cách thủy tạ Nam Vực không xa, vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng, yên tĩnh nhìn chăm chú mặt kính.

Chỉ khi thấy Bùi Lăng bị thương để lộ ra Ngọc Cốt cực phẩm mới hơi híp mắt lại, chợt khôi phục như thường.

Hiểu Nghê và Vụ Liễu hầu hạ ở bên cạnh không dám lên tiếng, đều vui mừng nhướn mày, âm thầm truyền âm: "Ngọc Cốt cực phẩm, Luyện Khí nghịch phạt Trúc Cơ, đánh bại Lang Vương, truy sát Lư Huyền, đấu Quỷ Diện Đào Hoa Yêu... Bùi Lăng này đúng là không chịu thua kém!"

"Trong mấy lần Thi Đấu Ngoại Môn gần đây của Thánh tông, không thiếu người xuất thân thế gia tu chân, thậm chí là hậu tự của nội môn trưởng lão, nhưng chưa từng nghe nói có nhân tài nào xuất sắc như thế."

"Bùi Lăng này không tệ!"

"Hì hì ha ha... So với tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia, hắn mới có tư cách làm thủ hạ của chủ nhân!"

"Lại nói, cũng vì những năm gần đây chủ nhân không quan tâm việc vặt, mới để đám Chu tiện tỳ cướp chút danh tiếng."

"Không cần phải lo lắng, sau lần Thi Đấu Ngoại Môn này, chắc chắn Bùi Lăng có thể mạnh mẽ lan truyền uy danh của chủ nhân."

Vụ Liễu tự tin nói, "Đến lúc đó, trên dưới Thánh tông sẽ rõ ràng, dù Chu Diệu Ly kia tính toán tường tận, chiêu mộ được rất nhiều thủ hạ, nhưng cũng chỉ là một đám rồng đất khỉ nhà căn bản không đáng nhắc tới! Đâu nhìn rõ mọi việc giống chủ nhân, chỉ tiện tay bồi dưỡng một đệ tử xuất thân hàn vi, trong thời gian ngắn ngủi đã có thể giết vào Thi Đấu Ngoại Môn, vang danh Thánh tông!"

"Đây mới là tầm mắt khí độ mà Thánh Nữ tương lai của Thánh tông ta nên có."

"Chứ không phải nóng vội như Chu Diệu Ly, cuối cùng chỉ là tiểu đạo, khó làm được ra hồn!"

Cùng lúc đó, trong thủy tạ của chân truyền Chu Diệu Ly, Chu Diệu Ly đang ngồi bật dậy từ trên giường êm.

Khuôn mặt nàng mày ngài răng trắng, nhan sắc rực rỡ, mái tóc đen được chải thành búi tóc lăng vân. Trên đỉnh đầu nàng có cài một đóa hoa quan bạch cốt, bên cạnh cài trâm cài tóc cốt xà, miệng rắn rơi xuống từng sợi cốt châu lớn khoảng móng tay, coi như tua rua rủ xuống hai vai.

Chương 322: Chi Tuyết quả (2)

Trên đuôi mắt trái nhô lên một thứ giống xương mà không phải xương, giống ngọc cũng không phải ngọc, cứ như một con rắn nhỏ tà hồng, tăng thêm mấy phần sắc bén quỷ mị.

Trên người mặc một bộ váy sam màu tuyết, trên váy thêu một vòng hỏa diễm huyết sắc sinh động như thật, theo mỗi cử động của nàng cứ như đang thiêu đốt hừng hực.

Đỏ trắng làm nổi bật lẫn nhau, có một cảm giác tuyệt diễm nhìn mà giật mình, càng làm nổi bật vẻ đẹp như đào lý của nàng. Chỉ là trong vẻ xinh đẹp này lại xen lẫn sự sắc bén rõ ràng, như tường vi có gai tuỳ tiện nở rộ.

"Phân phó!" Nàng nhìn chằm chằm Bùi Lăng trong mặt gương, ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói, "Bản tọa nhất định phải chiêu mộ được Bùi Lăng này vào tay. Nói cho hắn biết, nếu đầu quân cho bản tọa, hắn có thể tùy ý chọn lựa mấy nữ nhi có nhan sắc xinh đẹp trong Chu gia làm thê thiếp."

"Tất cả con nối dõi sinh ra đều được coi là dòng chính Chu thị!"

"Ngoài ra, nếu hắn còn có yêu cầu khác, cứ để hắn nói!"

...

Sau khi thoát khỏi rừng hoa, Bùi Lăng lấy ra kính thủy tinh, thấy Lư Huyền không đuổi theo, biết người này xảo trá sẽ không tham công liều lĩnh, lần này lại không giết được hắn ta.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, chợt thu hồi tấm gương, Huyết Quỷ độn pháp chợt lóe lên rồi biến mất, đi tìm Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Chẳng mấy chốc đã về chỗ cũ, chỉ thấy trong vũng máu hỗn độn đã khô cạn, da lông Lang Vương dính vào túm tụm, có vẻ đặc biệt nhếch nhác.

Trong vũng máu, Bích Tinh Huyết Lang Vương đang yếu ớt tỉnh dậy.

Nghe được tiếng động con ngươi đột nhiên co rụt lại, mở mắt thấy là Bùi Lăng mới thầm thở phào, lập tức trầm giọng nói: "Vừa rồi tu sĩ kia có thủ đoạn lợi hại, bây giờ yêu lực của ta cực kỳ trì trệ, e rằng chỉ có thể phát huy ra một, hai phần mười thực lực."

Hả?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh Lang Vương xem xét, đúng là trong cơ thể Lang Vương có thêm một luồng lực lượng khó mà hình dung, khiến lúc yêu lực vận chuyển như bị thứ gì đó ngăn chặn, vô cùng chậm chạp, kéo theo khí tức cũng yếu ớt hơn rất nhiều.

Hắn chợt nghĩ đến, nếu không phải như thế, ngày đó dù Lệ Liệp Nguyệt bị trọng thương, e rằng cũng...

Hắn lấy lại bình tĩnh, nói: "Chỗ ta có Ích Độc Đan."

Bây giờ Bích Tinh Huyết Lang Vương là chiến lực quan trọng trong tay hắn, thực lực giảm đi nhiều cũng không phải chuyện tốt với hắn!

Chỉ cần có biện pháp cứu, chắc chắn Bùi Lăng sẽ không mặc kệ.

"Đây không phải độc." Lang Vương nghe vậy lại lắc đầu, nói, "Không thể nói rõ ràng là cái gì... Nhưng chắc chắn không phải độc. Thiên phú tộc ta có thể thông qua thôn phệ huyết thực để khôi phục bản thân. Nếu ngươi có thể cung cấp đủ nhiều huyết thực cho ta, ta có thể nhanh chóng giải quyết ảnh hưởng này. Ngoài ra, Chi Tuyết quả có ích lợi cực lớn với tộc ta, có thể thay thế hiệu quả rất nhiều huyết thực."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể của Tinh Thần thiết trước."

Lang Vương nói: "Đi tiếp về phía trước trăm trượng có một dòng suối nhỏ, đào phía dưới một tảng đá xanh lớn nhất trong mấy tảng đá bên khe suối, đào xuống khoảng ba thước là chỗ của Tinh Thần thiết."

Nghe vậy, Bùi Lăng bỏ Lang Vương lại đi theo chỉ dẫn, sau khi thăm dò một lượt, rất thuận lợi bỏ Tinh Thần thiết vào trong túi.

Lúc này, điểm tích lũy của hắn cũng đạt tới gần bảy trăm.

Lại quay về bên cạnh Lang Vương, Bùi Lăng mới hỏi: "Chi Tuyết quả mà ngươi cần nằm ở đâu?"

Lang Vương nói: "Cách hai mươi dặm về hướng đông bắc có một sườn núi nhỏ, phía trên có một vùng quái thạch lởm chởm, bên trong có một gốc Chi Tuyết quả."

"Nơi đó là địa bàn của Tuyết Ngọc Bức, Tuyết Ngọc Bức ngày nằm đêm ra, rất khó giải quyết, nhưng với thực lực của ngươi cũng không cần sợ nó."

"Huống chi hiện tại trời còn chưa tối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, căn bản không gặp phải nó."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, nói: "Vậy ngươi triệu hoán tộc đàn tới bảo vệ ngươi, ta đi xem một chút."

Hắn thi triển độn pháp đi về phương hướng mà Lang Vương chỉ dẫn.

Không lâu sau, quả nhiên thấy được một sườn núi nhỏ, rất nhiều nơi trên sườn núi đều xanh um tươi tốt, cỏ cây tươi đẹp, duy chỉ có góc Tây Bắc là bị quái thạch chiếm cứ, chỉ mọc ra mấy bụi cây cỏ thưa thớt.

Nơi này còn không có cả một gốc cây nhỏ, sao lại mọc ra Chi Tuyết quả?

Thấy cảnh này, Bùi Lăng không nhịn được hơi ngạc nhiên.

Nhưng lại nghĩ đến thực lực của Bích Tinh Huyết Lang Vương đang bị áp chế, chỉ sợ càng hy vọng được giải cứu hơn mình, tất nhiên sẽ không nói đùa về địa điểm Chi Tuyết quả, thế là bắt mấy con dã thú gần đó ném vào trong đống quái thạch, sau khi xác nhận không có vấn đề liền cẩn thận điều tra bên trong.

Mất một chút sức lực, mới tìm được một gốc cây toàn thân trắng như tuyết, chỉ cao mấy thước, đầu cành kết một viên trái cây lớn khoảng ngón cái, óng ánh sáng long lanh, tinh khiết đáng yêu ở trong một khe đá rất kín đáo.

Bùi Lăng so sánh với miêu tả của Bích Tinh Huyết Lang Vương, xác nhận đây là Chi Tuyết quả, hắn không chút do dự cẩn thận hái nó xuống.

Cùng lúc đó, trên mặt kính thủy tinh, điểm tích lũy của hắn đột nhiên nhảy một cái, một phát vượt qua một ngàn!

Chi Tuyết quả này lại giá trị nhiều điểm tích lũy như vậy?

Chương 323: Chiếm trước tiên cơ! (1)

Bùi Lăng ngẩn ngơ cúi đầu nhìn, đột nhiên hơi không nỡ cầm đi cứu Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Chỉ là, sau khi trong lòng giãy giụa một hồi, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu thở dài, cho dù Chi Tuyết quả này có tốt, cũng chỉ là một chút điểm tích lũy mà thôi. Nếu không có Lang Vương tiếp tục chỉ rõ địa điểm thiên tài địa bảo trong bí cảnh cho hắn, trong vòng chín ngày tiếp theo, hắn còn muốn thu hoạch được thiên tài địa bảo, thật sự chỉ có thể dựa vào vận khí.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cất kỹ Chi Tuyết quả, trở về tìm Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Trên cánh đồng bát ngát cỏ xanh kéo dài không dứt.

Xung quanh toàn là cây cỏ bị chém đứt, bị giẫm đạp lồi lõm, còn có mấy dấu vết bị mạnh mẽ cày ra.

Đại chiến vừa kết thúc, máu tươi vẩy xuống đầy đất chưa khô cạn.

Bắc Vực Nhĩ Chu Không đầu đầy mồ hôi, trường bào tả tơi, góc áo có máu tươi nhỏ xuống, trên khuôn mặt tuấn tú cứng rắn dính mấy vết máu, lúc này hơi thở gấp rút, kéo đao bỏ chạy.

Sau lưng hắn ta, một con yêu thú mọc hai cái sừng xoay quanh, hình dạng như viên hầu đuổi theo không bỏ.

"Yêu thú trong này thật mạnh!" Nhĩ Chu Không vừa chạy vừa âm thầm hoảng sợ, "Mặc dù ta chỉ là Nhân Đạo Trúc Cơ, đã từng chém giết không ít yêu thú Trúc Cơ ở bên ngoài, nhưng không có một con nào có thể phách cường đại, rất nhiều thuật pháp như con Khúc Giác Viên này!"

Hiện tại điểm tích lũy của hắn ta đã gần hai trăm, đều là đoạt được từ việc tàn sát thuộc hạ dòng dõi của con Khúc Giác Viên này.

Lúc đầu phát hiện nó tự xuất hiện truy sát mình, Nhĩ Chu Không không để ý, còn tưởng điểm tích lũy chủ động đưa tới cửa.

Ai biết vừa giao thủ đã phát hiện yêu thú Trúc Cơ bên ngoài còn lâu mới sánh bằng thực lực của đối phương.

Nhĩ Chu Không chỉ chống đỡ một lát đã rơi vào thế yếu, thấy tình thế không ổn, hắn ta đành phải bỏ chạy trước.

Ai biết Khúc Giác Viên rất thù dai, đuổi theo hơn mười dặm cũng không có ý buông tha.

"Hiện tại điểm tích lũy của ta chỉ xếp thứ hai."

"Thứ nhất là Nam Vực Bùi Lăng, hắn là một Luyện Khí tầng chín, thực lực thấp hơn ta, nếu cũng là thông qua chém giết yêu thú để tích lũy điểm, không thể xếp thứ nhất được! Nhất định đã tìm được thiên tài địa bảo gì đó, mới có thể tạm thời dẫn trước ta."

"Đáng hận vận khí ta quá kém, vừa giết yêu thú tích lũy chưa được hai trăm điểm, đã gặp phải con Khúc Giác Viên này!"

"Nếu không, sao lại để thằng nhãi ranh kia đứng ở đầu bảng?"

Nhĩ Chu Không đang âm thầm tức giận, có lẽ Khúc Giác Viên sau lưng thấy mãi không đuổi kịp, nổi giận kêu gào vài tiếng, bỗng nhiên ánh mắt nhìn vào một tảng đá lớn cách đó không xa, lập tức nhảy nhót qua đó, hai tay túm lấy thân đá, cứ thế nhấc nó ra từ trong bùn đất, đột nhiên giơ lên đỉnh đầu, hung hăng đánh về phía Nhĩ Chu Không!

Khối cự thạch này lớn khoảng một căn phòng, mang theo tiếng gió đẩy ra toàn bộ cỏ mọc trên mặt đất, bao bọc một tràng tiếng rít đánh về phía Nhĩ Chu Không!

"Đáng chết!" Trong lòng Nhĩ Chu Không vừa sợ vừa giận, liên tục không ngừng né tránh sang bên cạnh.

Vào lúc này, trên mặt kính thủy tinh lóe lên hồng quang, trong lúc cấp bách hắn ta vẫn dành thời gian cúi đầu xem xét, thấy xếp hạng đột nhiên xảy ra biến động.

Thứ nhất vẫn là thứ nhất, nhưng thứ tự của hắn ta từ thứ hai rơi xuống thứ ba?!

Thứ hai lại biến thành Lư Huyền?!

...

Núi đá.

Ngước mắt nhìn ra chỉ thấy nơi đây đều là nham thạch có to có nhỏ, hình dạng khác nhau, không có một ngọn cỏ như chốn hoang vu.

Một nữ tu vẻ ngoài xinh đẹp, mặc váy lụa mỏng nhiều màu đang trông coi bên ngoài một sơn động.

Đây là một hang ổ oan hồn.

Nàng một mình trông coi ở chỗ này đã lâu.

Bên trong xuất hiện một oan hồn, nàng sẽ lặng lẽ giết chết một oan hồn.

Giết tới bây giờ, Nguyễn Thốc Thốc để dành được hơn một trăm tám mươi điểm tích lũy, nhưng xếp hạng vẫn chỉ có thứ ba.

"Hạng nhất là Nam Vực Bùi Lăng, hạng hai là Bắc Vực Nhĩ Chu Không..."

Nguyễn Thốc Thốc hơi không vui khẽ cắn môi son, thầm nghĩ, "Thực lực của Nhĩ Chu Không tương xứng với ta. Hắn có thể lấy được điểm tích lũy hiện tại, chắc cũng tìm được nơi tụ tập yêu quỷ tương tự, dù hiện tại điểm tích lũy nhiều hơn ta, cũng không nhiều hơn bao nhiêu."

"Nhưng Bùi Lăng này là thế nào hả?"

"Ừm, xem ra, hơn phân nửa người này có khí vận nghịch thiên, liên tục tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo!"

"Hừ! Lần tranh đấu bí cảnh này lại so khí vận!"

"Điểm tích lũy đạt được khi chém giết yêu quỷ thật sự quá ít, dựa theo tốc độ bây giờ rất khó hoàn thành nhiệm vụ mười ngày một vạn điểm tích lũy..."

"Ta lại giết một lúc, nếu điểm tích lũy vẫn đuổi không kịp hai tên phía trước, vậy đi đến chỗ khác xem có thể gặp gỡ Bùi Lăng kia không, đến lúc đó trực tiếp cướp sạch đồ của hắn!"

"Nhưng không thể giết hắn."

"Dù sao vận khí tốt như vậy, có thể giữ lại tiếp tục thu thập thiên tài địa bảo cho ta..."

Vừa nghĩ như vậy, xếp hạng trên kính lại thay đổi, nàng trực tiếp từ thứ ba rơi xuống thứ tư, thứ hai biến thành Lư Huyền.

Nguyễn Thốc Thốc lập tức cau mày sau đó không đợi nàng suy nghĩ nhiều, lại có một U Hồn đi ra từ trong sơn động, trong nháy mắt đã phát hiện vị trí của nàng.

Chương 324: Chiếm trước tiên cơ! (2)

U Hồn đột nhiên phát ra một tiếng hồn khiếu đinh tai nhức óc, đồng thời đánh một quyền về phía Nguyễn Thốc Thốc.

Oanh!

Nguyễn Thốc Thốc bay ra ngoài vài chục bước, sau khi đứng vững chỉ thấy một oan hồn khoác áo giáp, trên đầu có hai sừng đằng đằng sát khí đi về phía nàng, trên trường thương trong tay chảy xuôi quỷ hỏa, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, lại trải ra một con đường quỷ hỏa.

"Bách Chiến Anh Linh?!" Vẻ mặt Nguyễn Thốc Thốc trở nên nghiêm túc, đây là một U Hồn Trúc Cơ kỳ!

...

Ở bên ngoài.

Thấy phần lớn các đệ tử đã bắt đầu tiếp xúc với yêu thú Trúc Cơ, trưởng lão phụ trách Kính Trung Thiên khẽ gật đầu.

Trong lần tranh đấu bí cảnh này, thật ra trong ba ngày đầu có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy không quan trọng, quan trọng là có thể chiếm trước tiên cơ hay không.

Ngày đầu tiên là để các đệ tử làm quen với hoàn cảnh cơ bản bên trong bí cảnh, nếu có thực lực gặp được yêu thú Trúc Cơ do tông môn cố ý đưa vào, thậm chí có cơ hội giải mã được một chút quy tắc trò chơi ẩn giấu, từ đó sẽ dẫn trước đám người một bước.

Về phần có công bằng hay không... Ở Thánh tông này, thực lực là sự công bằng duy nhất!

Rạng sáng ngày thứ hai, Du Quỷ thương nhân sẽ ẩn hiện trong bí cảnh, dựa theo thứ tự điểm số trên bảng vào một ngày trước, chào hàng vật phẩm với các đệ tử tham gia thi đấu. Những thứ bán ở chỗ Du Quỷ thương nhân lại rất quan trọng trong lần tranh đấu giành mười vị trí đầu ở bí cảnh này!

Tới ngày thứ ba, đệ tử chiếm ưu thế vào hai ngày trước cũng đã tiêu hóa thứ đổi lấy từ chỗ Du Quỷ thương nhân, đều có thực lực đạt được sự ủng hộ của một con yêu thú Trúc Cơ.

Về phần đệ tử đau đớn bỏ lỡ cơ hội tốt vào hai ngày trước... Không nắm bắt được cơ hội, bỏ lỡ vận khí, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực để đền bù.

Nếu thực lực không thể đền bù, dù kẻ yếu có rơi vào tình cảnh gì, đều là đáng đời!

Bắt đầu từ ngày thứ tư mới thật sự là trận chiến điểm tích lũy.

Dù là thiên tài địa bảo thu hoạch được, hay là tranh đấu lãnh địa ở giữa yêu thú quỷ vật, mối quan hệ hợp lực với nhau đều cần đệ tử cân nhắc các mặt.

Đây là lịch luyện tổng hợp năng lực của các đệ tử.

Hơn nữa, từ ngày thứ tư trong Kính Trung Thiên sẽ xuất hiện rất nhiều ma vật, thi quỷ, nguyền rủa, hoàn cảnh càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng dễ dàng thu hoạch được điểm tích lũy... Điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực!

Mặc kệ thực lực này đến từ bản thân, hay là từ yêu thú Trúc Cơ phe mình, hoặc là thuyết phục đệ tử khác giúp đỡ mình... Nói tóm lại, Thánh Tông không cấm bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ nhìn kết quả.

Mục đích của vòng này không chỉ vì chọn ra mười vị trí đầu, mà là chọn ra mười vị trí đầu có thể sống tiếp trong hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, lục đục với nhau.

Khôn sống mống chết, cạnh tranh sinh tồn!

Thánh tông có quá nhiều thiên tài, hàng năm có rất nhiều thiên tài ngoài ý muốn bỏ mình, vất vả bồi dưỡng ra một thiên tài lại đột nhiên chết yểu giữa chừng, thiên tài như thế có ý nghĩa gì?

Chỉ không dưng lãng phí tài nguyên của tông môn thôi.

Bởi vậy, lần tranh đấu bí cảnh này là chế tạo cho các đệ tử một hoàn cảnh bên ngoài không thể can thiệp, để bọn họ sớm trải nghiệm rèn luyện các mặt.

Nói tóm lại, Kính Trung Thiên mở ra mười ngày, mặc kệ trong vòng mười ngày này xảy ra chuyện bất ngờ gì, vòng này sẽ không kết thúc.

Bởi vì chỉ có đệ tử thông qua vòng tuyển chọn nghiêm ngặt này, mới có tư cách nhận được sự bồi dưỡng thật sự của tông môn!

Thánh tông sẽ không keo kiệt khi bồi dưỡng một vị đệ tử vừa mắt, sẽ bỏ rất nhiều tài nguyên vào trên người mỗi một đệ tử, vì vậy, đương nhiên phải chọn lựa cực kỳ cẩn thận.

Mặt trời ngả về tây.

Bích Tinh Huyết Lang Vương hoàn toàn khôi phục, lại chỉ mấy chỗ thiên tài địa bảo cho Bùi Lăng, cuối cùng đã bù đắp tổn thất của Chi Tuyết quả trước khi hoàng hôn buông xuống.

Cứ thế, một ngày này hắn đã lấy được hơn một ngàn điểm tích lũy, coi như hợp cách.

Sau khi hỏi thăm Bích Tinh Huyết Lang Vương, xác nhận thiên tài địa bảo quanh đây đã bị mình quét sạch sành sanh, Bùi Lăng cùng nó trở về lãnh địa Lang Vương nghỉ ngơi.

Dự định khôi phục một phen.

Sau khi tu vi đạt tới Luyện Khí tầng chín, kể cả hắn không ngủ liên tục mười ngày mười đêm cũng không có chuyện gì. Nhưng bây giờ trong bí cảnh này còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, cùng kẻ địch đến từ vực khác.

Hắn nhất định phải giữ trạng thái tốt nhất, như thế mới có thể đối phó những chuyện bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau một lúc lâu, Bùi Lăng khoanh chân ngồi điều tức trên một sườn núi nhỏ, Bích Tinh Huyết Lang Vương dẫn theo đàn sói thủ vệ dưới sườn núi.

Vào lúc này, chung quanh đột nhiên bay tới một luồng sương mù nhàn nhạt.

Sương mù này âm u lạnh lẽo, không quá dày đặc lại khiến cảnh vật xung quanh mơ hồ như bức tranh thủy mặc bị nhúng nước, không thể nhìn rõ.

Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương đồng thời mở mắt ra, cảnh giác nhìn quanh.

Ngay sau đó, một bóng người đi ra từ trong sương mù.

Thoạt nhìn bóng người này khôi ngô cao lớn như nam tử tráng niên, toàn thân đều quấn trong một chiếc áo choàng màu xám.

Chương 325: Hệ thống chúng ta, tiếc gì một trận! (1)

Chỉ là sau khi đi tới gần, khẽ ngẩng đầu mới phát hiện khuôn mặt bên trong áo choàng rõ ràng là một mặt quỷ.

Trên khuôn mặt màu xanh đậm, hai con ngươi thiêu đốt hỏa quang thăm thẳm, bờ môi diễm lệ như máu mơ hồ lộ ra răng nanh, trong tay mặt quỷ thân người này còn cầm theo một chiếc Khí Tử phong đăng, ánh đèn lạnh lẽo chiếu rọi khuôn mặt hắn ta, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn đáng sợ.

Bùi Lăng lập tức nắm chặt Yếm Sinh Đao, Bích Tinh Huyết Lang Vương thì giữ im lặng lùi ra sau lưng hắn, thân sói hơi nằm xuống.

Một người một sói đều rất nghiêm nghị, mặc dù người đến cố ý thu liễm nhưng thỉnh thoảng bộc lộ ra khí tức cường đại như vực sâu như địa ngục, khiến bọn họ cảm thấy không thể địch lại.

Đây là một quỷ vật Kết Đan kỳ!

"Đừng nhạy cảm." Đối phương không để ý đến Bích Tinh Huyết Lang Vương, nhìn chằm chằm Bùi Lăng dò xét một lát, lại cười ha ha, ôn hòa nói, "Ta là thương nhân do Thánh tông sắp xếp ở đây, tiểu hữu gọi ta Du Quỷ là được."

Bùi Lăng không dám thất lễ, lập tức cung kính hỏi: "Xin hỏi tiền bối đến đây làm gì?"

"Lúc này đã bắt đầu ngày thứ hai trong mười ngày lịch luyện." Du Quỷ thương nhân kiên nhẫn giải thích, "Ngoài ra tiểu hữu là người đứng đầu bảng một ngày trước, cho nên ta tới bán ba thứ cho ngươi trước."

Nói xong, lấy ra một cái ngọc giản, ra hiệu Bùi Lăng xem xét.

Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, thực lực của đối phương cường đại như thế, hiện tại lại do tông môn đưa vào trong Kính Trung Thiên, chắc hẳn sẽ không động tay vào trong ngọc giản để làm hại mình.

Thế là hắn đặt ngọc giản lên mi tâm, chỉ thấy bên trong liệt kê đơn giản ba món đồ, theo thứ tự là: 【 Bạo Linh thuật 】 , ngự yêu huyết khế, Đạo Cơ Phù.

【 Bạo Linh thuật 】 là pháp thuật dẫn nổ khí vật, đồ vật càng mạnh uy lực càng lớn, cần hai trăm điểm tích lũy mới có thể hối đoái.

Ngự yêu huyết khế là một tờ khế thư, có thể khế ước một con yêu thú Trúc Cơ, nói cách khác, ngoại trừ Bích Tinh Huyết Lang Vương ra, có phần khế sách này, hắn còn có thể bắt được một con yêu thú Trúc Cơ thứ hai làm trợ thủ, cần năm trăm điểm tích lũy mới có thể hối đoái.

Đạo Cơ Phù phong ấn một phần Địa Đạo Đạo Cơ, sau khi sử dụng có thể sử dụng lực lượng Địa Đạo Đạo Cơ trong vòng một canh giờ, cần tám trăm điểm tích lũy mới có thể hối đoái.

Sau khi Bùi Lăng xem xong, không khỏi mừng rỡ, hắn muốn tất cả ba món đồ này!

Đặc biệt là Đạo Cơ Phù đắt nhất, có thể sử dụng lực lượng Địa Đạo Đạo Cơ, nói thế nào cũng phải đổi cái này.

Mặc dù cái này cần hơi nhiều điểm tích lũy, nhưng có tờ phù lục này, tiếp theo dù Lư Huyền liên thủ với con Hoa Yêu kia, hắn cũng không sợ chút nào!

Chỉ là, sau khi đổi Đạo Cơ Phù, điểm tích lũy còn lại cũng chỉ đủ 【 Bạo Linh thuật 】 , không thể lấy ngự yêu huyết khế nữa.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Hiện tại điểm tích lũy của ta, chỉ đủ đổi hai loại trong đó. Chờ sau khi đủ điểm tích lũy, không biết nên đi đâu tìm ngươi?"

Du Quỷ thương nhân lắc đầu, chậm rãi nói: "Mỗi người chỉ có thể giao dịch với ta một lần. Ta đã tìm tới tiểu hữu, tiếp theo mặc kệ tiểu hữu có mua hay không, đều tính đã giao dịch."

"Huống chi, thật ra điểm tích lũy của tiểu hữu đã rất nhiều. Thông thường, mỗi vị đệ tử chỉ có thể đổi lấy một vật của ta, điểm tích lũy của tiểu hữu lại có thể đổi được hai vật, so sánh với những người khác, tiểu hữu đã chiếm tiên cơ rất lớn."

Nghe đến đó, trong lòng Bùi Lăng vẫn hơi tiếc nuối.

Tuy nhiên, dù thái độ của Du Quỷ thương nhân này hòa ái, khí tức lại cường đại, cho hắn một cảm giác áp bách căn bản không thể chống lại, hắn cũng không dám tiếp tục cò kè mặc cả với đối phương, lập tức nhân tiện nói: "Vậy lấy 【 Bạo Linh thuật 】 và Đạo Cơ Phù đi."

"Thành giao một ngàn điểm tích lũy." Du Quỷ thương nhân cười ha ha, lấy ra một cái ngọc giản và một tấm bùa chú cho hắn, cùng lúc đó hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Tiếp theo, thương nhân chỉ vào kính thủy tinh bên hông Bùi Lăng một cái, trực tiếp giảm một ngàn điểm tích lũy.

Bùi Lăng vốn xếp ở vị trí thứ nhất, lập tức rơi xuống thứ tư từ dưới đếm lên.

Giao dịch hoàn thành, Du Quỷ thương nhân chậm rãi lướt về phương xa.

Bùi Lăng chắp tay nói: "Tiền bối đi thong thả."

Lúc này hệ thống đã hoàn thành thu nhận sử dụng thuật pháp, hắn đặt tên ở trong lòng là 【 Bạo Linh thuật 】 , vội cất kỹ Đạo Cơ Phù, rồi phân phó Lang Vương hộ pháp cho mình, trước kiểm tra miêu tả 【 Bạo Linh thuật 】 một lúc, đây là thuật pháp nội môn Trọng Minh tông, giống với Huyết Sát đao pháp và Huyết Quỷ độn pháp, toàn bộ đều dùng vân triện để ghi chép, nội dung trúc trắc khó hiểu, cần tốn rất nhiều thời gian lĩnh hội.

Bởi vì thời gian quý giá, đương nhiên Bùi Lăng không thể tự mình tu luyện, hắn lặp đi lặp lại nhìn ngọc giản hai lần, sau khi xác nhận chỉ cần có một món Phù khí là có thể tu luyện, lúc này mới yên lòng lại.

"Nếu chút nữa ta đột nhiên chạy đến chỗ khác, lập tức đập ta một cái!"

Chương 326: Hệ thống chúng ta, tiếc gì một trận! (2)

Bùi Lăng quay sang nói với Bích Tinh Huyết Lang Vương, hắn đang đề phòng chuyện chẳng may, nếu chút nữa hệ thống gây chuyện trong lúc tu luyện, Lang Vương có thể lập tức cắt ngang hắn.

Bích Tinh Huyết Lang Vương nghe không hiểu ra sao, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý.

Đệ tử Trọng Minh tông này có thực lực rất mạnh, lại cực kỳ nghĩa khí, nếu không phải trước đó đối phương hái Chi Tuyết quả cho nó, nó cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, mặc dù lúc này đối phương đưa ra yêu cầu hơi lạ, nhưng chỉ là một việc tiện tay mà thôi, đương nhiên nó sẽ không từ chối.

Thế là, sau khi Bùi Lăng chuẩn bị sẵn sàng, liền nói trong ý niệm: "Hệ thống! Ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Bạo Linh thuật 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu vật liệu Phù khí tu luyện, xin chờ một chút..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Phù khí thượng phẩm..."

Hệ thống điều khiển tay Bùi Lăng lấy ra cốt kích do Thẩm Già để lại từ trong túi trữ vật, sau đó Bùi Lăng cảm giác linh lực cả người bắt đầu dùng một phương thức lưu chuyển xa lạ, quán chú vào trong cốt kích.

Bùi Lăng nghiêm túc cảm nhận được phương hướng vận chuyển linh lực của hệ thống, trong ngọc giản ghi chép trúc trắc khó hiểu, nhưng chỉ cần hệ thống tu luyện một lần, hắn có thể lập tức ghi lại, lần tiếp theo hắn sử dụng pháp thuật này sẽ không cần mượn dùng hệ thống, có thể tự thi triển.

Chẳng mấy chốc, quán chú đầy linh lực vào cốt kích, Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được, cốt kích này đã đến biên giới sắp nổ tung, sau đó hắn thấy hệ thống cứ như ném tiêu thương, ném nó về phía Du Quỷ thương nhân đã bay ra một khoảng cách!

Cốt kích đánh chuẩn xác vào sau đầu Du Quỷ thương, sau đó nổ tung tại chỗ!

Oanh!

Mặt đất nổ tung ra một cái hố cực lớn, Du Quỷ thương nhân chịu một kích này, búi tóc rất thưa thớt trên đầu tản ra ngay tại chỗ, để lộ ra một cái đầu trụi lủi, trong quỷ dị xen lẫn vẻ buồn cười, áo choàng màu xám trên người cũng bị nổ tan nửa bên, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên xoay người lại.

Ngay lúc đó, hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Chạy trước!

Bùi Lăng xoay người bỏ chạy, trong chớp nhoáng này Huyết Quỷ độn pháp gần như vận chuyển đến cực hạn, cả người kéo ra một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc đã biến mất ngay tại chỗ, Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng sợ đến choáng váng, thấy Bùi Lăng chạy trốn, lúc này mới phản ứng được vội vàng chạy trốn theo.

Cả đàn sói không rõ ràng cho lắm, vô thức đuổi theo sau lưng Lang Vương, vung ra bốn chân điên cuồng chạy trốn.

Cả đám người trốn sạch bách, lúc này Du Quỷ thương nhân mới phản ứng được, nó bị công kích!

Rống!!!

Sờ lên đỉnh đầu trụi lủi, thương nhân phát ra một tiếng gào thét tức giận, toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc đã hóa thành một con ác quỷ cao mấy chục trượng.

Mặt xanh nanh vàng, bắp thịt cuồn cuộn, móng tay như sắt thép đúc thành, đèn lồng Minh Hỏa trong tay đột nhiên nhảy lên, u lãnh chi ý nhanh chóng tản ra, lấy nó làm trung tâm, mặt đất xung quanh nhanh chóng đóng băng.

Oanh!!!!

Quỷ thủ vỗ xuống, vị trí vừa rồi của Bùi Lăng và Lang Vương bị đánh ra một chưởng ấn to lớn sâu vài trượng!

Nhìn về phương hướng Bùi Lăng bỏ chạy, Du Quỷ thương nhân không dám đuổi giết, Trọng Minh tông có quy định nó không thể ra tay với đệ tử đang thi đấu!

"Sâu kiến đáng chết! Về sau đừng để lão tử nhìn thấy ngươi!!!" Quỷ thủ to lớn của Du Quỷ thương nhân dừng ở giữa không trung, trong chốc lát dần thu hồi, co lại từng chút một, khôi phục thành dáng vẻ đầu quỷ nhân người mới, oán hận mắng một câu, lúc này mới tức hổn hển lướt về vị trí của Lư Huyền.

Kính Trung Thiên.

Nửa đêm, khắp nơi yên ắng, Lư Huyền đang tu luyện.

Hôm qua, sau khi Bùi Lăng và Lang Vương rút lui về, hắn ta cũng nhận ra tầm quan trọng của điểm tích lũy, cho nên vẫn luôn tìm kiếm thiên tài địa bảo.

Vốn lần này hắn ta dự định, sau khi đi vào sẽ chém tận giết tuyệt toàn bộ năm người Nam Vực trước. Vậy thời gian sau, người Bắc Vực và Tây Vực cũng gần như tích lũy rất nhiều điểm cho hắn ta, đúng lúc tiến đến thu hoạch.

Nhưng không ngờ lại gặp Bùi Lăng, mới Luyện Khí tầng chín đã bất phân thắng bại với hắn ta.

Bây giờ đối phương còn có yêu thú Trúc Cơ giúp đỡ, với thực lực hiện tại của hắn ta, căn bản không giết được đối phương.

Đã vậy, vì lý do an toàn, vẫn nên đi tích lũy điểm trước đã.

Đúng vào lúc này, kính thủy tinh bên hông hắn ta lóe lên hồng quang.

Hả?

Có người chủ động đưa tới cửa?

Lư Huyền vội vàng cầm lấy tấm gương nhìn kỹ, thấy trên mặt kính chỉ có một điểm xanh lẻ loi trơ trọi, nhưng xếp hạng lại xuất hiện biến động: Bùi Lăng vốn đứng đầu bảng đột nhiên rơi xuống, mình biến thành hạng nhất!

Hắn ta lập tức khẽ giật mình, điểm tích lũy lại giảm bớt nhiều như vậy, Bùi Lăng chết rồi?

Nhưng rất nhanh Lư Huyền đã bác bỏ suy đoán này, với thực lực của Bùi Lăng, đây là chuyện không thể nào.

Chương 327: Mượn đồ dùng một lát, tha cho ngươi khỏi chết

Hơn nữa, nếu sau khi giết chết Bùi Lăng lại cướp đoạt điểm tích lũy, người kia sẽ lập tức thay thế vị trí hạng nhất của Bùi Lăng, dù thế nào cũng không đến lượt hắn ta làm người đứng đầu bảng.

Ngay lúc đang nghi ngờ, đột nhiên có sương mù nhàn nhạt bay tới quanh người.

Lư Huyền híp mắt lại, còn đang cảnh giác, ai biết lúc này đột nhiên có một luồng khí thế vô cùng cường đại đập vào mặt!

Lập tức ép hắn ta sát đất, cả khuôn mặt đều bị đập vào trong bùn đất!

Đây là cường giả phương nào?!

Lư Huyền rất hoảng sợ, dù lịch luyện Kính Trung Thiên tàn khốc thế nào, theo lý mà nói, cũng nên là mức độ mà thực lực của đám người bọn họ có thể đối phó, tại sao lại có chuyện như vậy!

Ngay lúc đang hoảng sợ, một cái móng to lớn giẫm lên đầu hắn ta, Lư Huyền rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần đối phương dùng thêm chút sức, đầu của mình sẽ nổ tung giống quả dưa hấu chín mọng.

Hắn ta vô thức ngừng thở, hoảng sợ mất hồn.

Lại nghe một giọng nói nóng nảy vang lên lên đỉnh đầu, tức giận quát: "Sâu kiến! Lão tử là Du Quỷ thương nhân phụng mệnh tông môn, cung cấp ba loại vật phẩm cho ngươi, dùng điểm tích lũy để mua!"

" 【 Bạo Linh thuật 】 , ngự yêu huyết khế, Đạo Cơ Phù, nhanh nói muốn cái nào?!"

"Lão tử đếm tới ba, không nói lời nào coi như ngươi không cần gì hết!"

"Tiền bối!" Lư Huyền nghẹn họng nhìn trân trối, không quan tâm trong miệng đầy bùn cát, cuống quít kêu lên, "Xin hỏi tiền bối, ba loại vật phẩm này là cái gì?"

"... Ba!" Tiếng đếm của Du Quỷ thương nhân gần như đồng thời vang lên với giọng nói của hắn ta, người trước càng tức giận hơn, quát lớn, "Đường đường là đệ tử Thánh tông, cái này không biết cái kia cũng không biết, đúng là một tên phế vật! Ngươi ở vực nào? Thiên kiêu ở vực các ngươi đều chết sạch rồi sao! Lại phái một tên ngu xuẩn như ngươi tham gia Thi Đấu Ngoại Môn!"

"Lão tử không muốn giải thích, phế vật nhà ngươi có hối đoái hay không!"

"Lặp lại lần nữa, lão tử đếm tới ba, ngươi không đổi đồ vật, lão tử đi ngay!"

Lư Huyền nhịn xuống lửa giận và sợ hãi, cười làm lành nói: "Vâng vâng vâng, tiền bối, vãn bối ngu dốt để ngài chê cười, không biết ngài có thể chỉ điểm một hai hay không?"

"Lão tử chỉ điểm tổ tông ngươi!" Du Quỷ thương nhân hét lớn, "Ba! Tốt xem ra ngươi không cần gì hết, lão tử..."

"Ta muốn ngự yêu huyết khế!" Trong lòng Lư Huyền giật mình, không chút nghĩ ngợi kêu lên.

Trong ba loại vật phẩm này, 【 Bạo Linh thuật 】 và Đạo Cơ Phù chỉ nhìn tên không thể hiểu quá chuẩn.

Chỉ có ngự yêu huyết khế liếc qua là thấy ngay, tám phần mười có liên quan đến khống chế yêu thú.

Lư Huyền không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn cái này.

"Lề mà lề mề lãng phí thời gian của lão tử." Du Quỷ thương nhân nói kháy, trước tiên lướt tay qua kính thủy tinh khấu trừ điểm tích lũy, lúc này mới lấy ra một phần khế sách ném vào mặt hắn ta, "Thứ phế vật chắc chắn không vào được mười vị trí đầu, chỉ lãng phí tài nguyên tông môn!"

"Còn không bằng băm cho chó ăn!"

Hắn ta vừa chửi ầm lên vừa buông Lư Huyền ra, theo sương mù phiêu đãng rời đi.

...

Một hơi chạy đi một quãng thật xa, Bùi Lăng thấy Du Quỷ thương nhân không đuổi theo, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tìm một nơi yên lặng hẻo lánh dừng bước lại, lấy kính thủy tinh ra xem xét, phát hiện xếp hạng của Lư Huyền cũng giảm một chút giống mình.

"Xem ra vừa rồi Du Quỷ thương nhân không đuổi theo ta là vì đi tìm Lư Huyền." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Hiện tại, có lẽ hắn đi tìm hạng ba ngày hôm qua, cũng là Nhĩ Chu Không đang đứng đầu bảng vào lúc này."

Xếp hạng trên kính thủy tinh chỉ có thể cho thấy thứ tự, không thấy điểm tích lũy cụ thể của đối thủ.

Nhưng Bùi Lăng đoán, chắc chắn điểm tích lũy của Lư Huyền rất nhiều.

Dù sao người này cũng là Địa Đạo Trúc Cơ, thực lực cường hãn, dù vận khí không tốt cũng có thể dựa vào thực lực để giải quyết vấn đề tìm bảo giống mình.

Du Quỷ thương nhân cung cấp ba loại vật phẩm, Lư Huyền chắc chắn sẽ không hối đoái Đạo Cơ Phù đắt nhất.

Dù sao bản thân đối phương là Địa Đạo Trúc Cơ, cần gì phải tốn cái giá đắt đỏ vẽ vời thêm chuyện?

Còn lại 【 Bạo Linh thuật 】 và ngự yêu huyết khế, khả năng Lư Huyền lựa chọn cái sau cực lớn.

Thậm chí còn có thể chọn cả hai.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi híp mắt lại, hắn quyết định không đi tìm thiên tài địa bảo mà đi tìm Lư Huyền trước!

Nhân lúc đối phương chưa kịp học Bạo Linh thuật, cũng chưa kịp sử dụng ngự yêu huyết khế, cướp lấy ngự yêu huyết khế mà mình không đủ điểm tích lũy để hối đoái!

Lấy thực lực của mình, vốn có thể đánh ngang tay với Lư Huyền.

Lại thêm mới học được 【 Bạo Linh thuật 】 , chắc chắn có thể giết đối phương một cái không kịp trở tay.

Dù Lư Huyền còn có át chủ bài gì đó chưa lấy ra, cùng lắm thì hắn dùng Đạo Cơ Phù, đến lúc đó không giết chết Lư Huyền, cũng có thể khiến hắn ta phải trả giá đắt!

Thế là, hắn trầm giọng phân phó Lang Vương đang run sợ đi tới gần: "Đến chỗ Quỷ Diện Đào Hoa Yêu kia, tìm Lư Huyền!"

...

Sau khi thương nhân rời đi, trong lòng Lư Huyền vẫn còn sợ hãi đứng lên, phi phi hai cái nhổ bùn cát trong miệng ra, sắc mặt khó coi.

Chương 328: Hậu họa vô tận

Bởi vì lo lắng đối phương có tu vi cao, dù đã đi xa cũng có thể nghe được tiếng động bên mình, hắn ta chỉ dám mắng chửi Du Quỷ thương nhân một trận ở trong lòng, đang muốn nhìn kỹ cách sử dụng ngự yêu huyết khế, đột nhiên kính thủy tinh bên hông tuôn ra một vòng hồng quang.

Vẻ mặt Lư Huyền khẽ thay đổi cầm lấy xem xét, chỉ thấy một điểm đỏ đang nhanh chóng lao đến bên này.

Là ai?

Lư Huyền nghẹn cả một bụng lửa giận, thấy thế cười lạnh, đêm hôm khuya khoắt chạy tới chịu chết, lại cứ muốn giúp đỡ hắn ta đạt được mục đích!

Nghĩ đến đây, hắn ta đứng lên, một phát nhấc Mạn Đồ La năm màu lên, đằng đằng sát khí nghênh đón.

Ai biết một lát sau, phát hiện người đến lại là Bùi Lăng!

"Lư sư huynh, mượn ngự yêu huyết khế dùng một lát." Bùi Lăng cũng thấy hắn ta, không khỏi vô cùng vui mừng, vốn đang lo lắng Lư Huyền đã trốn xa, trong chốc lát không tìm thấy tung tích dấu vết làm chậm trễ thời gian, ai biết đối phương có tự quyết định dùng ngự yêu huyết khế hay không?

Không ngờ lần này gặp phải, thật sự tự nhiên chui tới cửa, lập tức quát, "Tha cho ngươi khỏi chết!"

Trong thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên.

Vẻ mặt đám trưởng lão khá lúng túng, Vực Chủ Mạc Chấn Y vội ho một tiếng, do dự hỏi Lý Bình: "Bùi Lăng này, vẫn luôn... Dũng mãnh như thế sao?"

Lý Bình đờ đẫn lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Hắn ta đột nhiên thấy hơi đau lòng cho tôn tử của mình.

Trước đó vẫn cảm thấy Lý Tư Quảng không học tốt, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, lúc này mới dẫn lửa thiêu thân, chết đến mức không còn xác.

Nhưng sau khi tận mắt thấy hành động của Bùi Lăng, Lý Bình cảm thấy có lẽ mình trách oan Lý Tư Quảng.

Chắc là, có lẽ, có khi tiểu thiếp Đào phu nhân của mình nói rất đúng, chuyện này chỉ vì Bùi Lăng lòng dạ ác độc, khát máu hiếu chiến, nhìn ba bạn cùng phòng vừa bước chân trái vào cửa, lập tức suy nghĩ không thông suốt, nói giết là giết...

Vào lúc này, hắn ta nghe được Mạc Chấn Y truyền âm hỏi: "Chẳng lẽ cũng vì tính tình này, hắn mới được Lệ chân truyền coi trọng?"

Khóe miệng Lý Bình giật giật, lại nói: "Ta cũng không biết."

Cùng lúc đó, trong thủy tạ chính giữa, giám sát Điện Chủ vừa ngăn cản cuộc tranh chấp của Mạc Chấn Y và Đạt Hề Toản cũng bật cười: "Tiểu tử này... Chỉ là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, đã dám ra tay với Kết Đan, dũng khí từ đâu tới?"

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt giám sát Điện Chủ lập tức cứng đờ: Chỉ thấy Du Quỷ thương nhân nghẹn một bụng lửa giận từ chỗ Bùi Lăng, lập tức trút giận lên Lư Huyền thứ hai.

Hôm qua Lư Huyền đã lấy ra hết át chủ bài, trả giá rất lớn mới chém giết Quỷ Diện Đào Hoa Yêu cùng với tất cả Hoa Yêu trong rừng hoa, điểm tích lũy đạt tới hơn bảy trăm.

Vốn hắn ta có thể hối đoái hai món vật phẩm.

Nhưng vì Du Quỷ thương nhân đang giận dữ, ngay cả giảng giải cũng không muốn, trong lúc vội vàng chỉ đổi được một phần ngự yêu huyết khế.

Sau đó, hôm qua Nhĩ Chu Không thứ ba giết rất nhiều yêu thú, cũng trốn thoát từ trong tay Khúc Giác Viên, bất ngờ tìm được một gốc thiên tài địa bảo, điểm tích lũy cũng vượt qua năm trăm.

Nhưng vì tự giác đấu không lại yêu thú Trúc Cơ trong bí cảnh, lại không rõ quy tắc sử dụng của ngự yêu huyết khế, cho nên chỉ đổi được 【 Bạo Linh thuật 】 .

Về sau tình huống của Nguyễn Thốc Thốc thứ tư cũng kém không nhiều, rõ ràng có thể hối đoái ngự yêu huyết khế, dưới sự đe dọa nóng giận của Du Quỷ thương nhân, lại chỉ lung tung đổi 【 Bạo Linh thuật 】 .

Bắt đầu từ Công Trị Ngôn hạng năm, điểm tích lũy đều không đủ năm trăm.

Du Quỷ thương nhân lại không hề giảng giải tí nào, thậm chí căn bản không cho thời gian cân nhắc, trong lúc Công Trị Ngôn hốt hoảng đã mở miệng muốn Đạo Cơ Phù, bởi vì điểm tích lũy không đủ, sau khi Du Quỷ thương nhân giẫm lên đầu hắn ta chế nhạo một trận, trực tiếp rời đi không đổi được cái gì hết.

Hạng sáu, hạng bảy cũng giống như thế, một người muốn Đạo Cơ Phù, một người muốn ngự yêu huyết khế, đều vì điểm tích lũy không đủ bỏ lỡ lần cơ duyên do tông môn cố ý sắp xếp.

Hạng tám Triệu Thiên Lại vận khí tốt hơn chút, muốn 【 Bạo Linh thuật 】 , cuối cùng đổi được một môn pháp thuật còn bị Du Quỷ thương nhân chửi ầm lên một trận.

Sau đó từ hạng chín đến hạng mười hai đều gặp xui xẻo, không đổi được cái gì hết.

Bắt đầu từ hạng mười ba, điểm tích lũy không đủ hai trăm, không có tư cách hối đoái, Du Quỷ thương nhân căn bản không đi tìm bọn họ...

Khóe miệng giám sát Điện Chủ co giật, ba thứ do Du Quỷ thương nhân bán ra đều được tông môn thiết kế tỉ mỉ.

Tùy ý đạt được một thứ đã có vốn liếng tranh đấu trong Kính Trung Thiên.

Sau đó chỉ cần thủ đoạn thoả đáng, hoặc là tung hoành ngang dọc, rất nhiều đệ tử đều có cơ hội thu phục một con yêu thú Trúc Cơ, từ đó có vốn liếng để cố gắng phấn đấu sinh tồn trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt của Kính Trung Thiên vào những ngày sau.

Nhưng bây giờ, những đệ tử này đừng nói thu phục yêu thú Trúc Cơ, cố gắng phấn đấu, bắt đầu từ ngày thứ tư chẳng biết rất nhiều người này có thể sống sót hay không, nhưng muốn tích lũy đủ một vạn điểm đã là chuyện không thể nào!

Chương 329: Hậu họa vô tận (2)

Lúc này, thuộc hạ bên cạnh do dự hỏi: "Điện chủ, có muốn ta đi cảnh cáo Du Quỷ hay không, để nó một lần nữa..."

Giám sát Điện Chủ trầm ngâm một lát, lại quyết đoán lắc đầu: "Không được! Từ khi Thánh tông bắt đầu tổ chức Thi Đấu Ngoại Môn, tổ sư đã có pháp chỉ, mặc kệ xảy ra chuyện bất ngờ gì, bên ngoài đều không được can thiệp! Lần này cũng giống vậy, không thể vì chút chuyện nhỏ này, mà phá hỏng quy củ của Thánh tông trong nhiều năm qua."

"Vâng!"

...

Trong thủy tạ gần Nam Vực, Hiểu Nghê và Vụ Liễu thấy cảnh này, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, lúc Bùi Lăng mới Luyện Khí tầng ba đã dám ra tay với chủ nhân... Bây giờ chỉ chủ động công kích một quỷ vật Kết Đan, cũng không có gì lớn.

Thấy Lệ Liệp Nguyệt cũng khẽ gật đầu, rất hài lòng với lòng hướng đạo không sợ sống chết của Bùi Lăng...

Ở nơi xa, ánh mắt chân truyền Chu Diệu Ly lóe lên, phân phó thiếp thân thị nữ: "Bùi Lăng này vô cùng dũng mãnh, ngay cả tu sĩ Kết Đan kỳ mà cũng dám công kích, người bình thường đi gặp chỉ sợ khó lọt vào mắt hắn. Đã vậy, chút nữa ngươi tự đi qua truyền lời!"

"Chắc chắn phải nói lại toàn bộ ý của bản tọa không sót một chữ nào cho hắn nghe!"

Linh lực quanh người thị nữ dao động, lại có được tu vi Kết Đan, lúc này rất cung kính cong gối: "Vâng."

...

Kính Trung Thiên.

Lư Huyền thấy Bùi Lăng và Lang Vương cùng nhau đến đây, sắc mặt thay đổi, Bích Tinh Huyết Lang Vương trúng Trấn Hồn Tán của mình, sao chưa đến một ngày đã khôi phục rồi?

Rốt cuộc Bùi Lăng này có lai lịch gì, lại có thủ đoạn như vậy!

Thấy một người một sói đều để lộ ra sát ý lành lạnh với mình, hắn ta không kịp suy nghĩ sâu xa, xoay người bỏ chạy!

Lư Huyền vừa chạy vừa nhanh chóng suy nghĩ ở trong lòng, ngự yêu huyết khế vừa tới tay, còn chưa kịp nghiên cứu dùng như thế nào, lúc này lại bị Bùi Lăng để mắt tới, chỉ có thể tạm thời rút lui. Hắn ta hừ lạnh ở trong lòng, chờ mình cũng khế ước một yêu thú Trúc Cơ, không cần trốn tránh Bùi Lăng như vậy nữa!

Đến lúc đó, Bùi Lăng không tìm đến hắn ta, hắn ta cũng đi tìm Bùi Lăng tính sổ!

Nghĩ tới đây, Lư Huyền cũng cảm thấy vô cùng uất ức, hắn ta đường đường là một Địa Đạo Trúc Cơ, năm lần bảy lượt bị một Luyện Khí tầng chín đuổi theo đánh, lẽ nào lại như vậy chứ!

Điều chết người hơn là, bây giờ trên dưới toàn tông đều ở bên ngoài nhìn xem, nghĩ cũng biết nếu lần này hắn không thể lấy được hạng nhất trong Thi Đấu Ngoại Môn, chắc chắn bị người ta cười nhạo cả đời!

Hơn nữa đến lúc đó cũng khiến đám cao tầng vốn đang coi trọng hắn ta sinh lòng thất vọng.

Ngược lại, có thể nói Bùi Lăng đã giẫm lên hắn ta nhất chiến thành danh!

Sau khi thi đấu kết thúc, e rằng sẽ được Thánh tông ưu ái, tiền đồ không đo đếm được.

Kết quả thế này, chỉ nghĩ thôi cũng muốn phun ra một ngụm máu trên đầu quả tim!

Sắc mặt Lư Huyền thay đổi thất thường, tốc độ bỏ chạy lại nhanh hơn mấy phần, hắn ta nhanh chóng cắt đuôi Bùi Lăng, đi tìm yêu thú Trúc Cơ để khế ước. Nhưng tốc độ của Lang Vương nhanh nhẹn không kém hơn hắn ta chút nào, Bùi Lăng có được Huyết Quỷ độn pháp, lại còn chạy nhanh hơn Bùi Lăng!

Bởi vậy đôi bên vừa truy đuổi được một lát, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần.

Xoạt xoạt xoạt...

Sau khi đạt tới khoảng cách nhất định, Bùi Lăng nhảy lên thật cao, liên tục vung cốt đao, hơn mười đạo đao khí bay lên không mà ra, trực tiếp chém về phía Lư Huyền.

Lư Huyền lập tức thôi động Mạn Đồ La năm màu, ngưng tụ ra một mặt độc thuẫn cản ở sau lưng mình.

Keng keng keng...

Độc thuẫn bị đao khí trảm phá, Lư Huyền nhanh chóng né tránh đao khí còn lại. Sau đó tốc độ của hắn ta không giảm, nhanh chóng cảm giác yêu khí xung quanh, dự định kiếm người chịu họa thay giống như hôm qua, bản thân lại kiếm lợi từ đó.

Bùi Lăng tiếp tục xuất đao, thấy Lư Huyền không chạy trốn về phía Hoa Yêu, ngược lại chạy trốn về hướng lãnh địa Bức Yêu, trong lòng hắn lập tức vững vàng, xem ra hôm qua đối phương không thu phục được Quỷ Diện Đào Hoa Yêu, nếu không chắc chắn bây giờ đã đi tìm Hoa Yêu giúp đỡ đối phó hắn và Lang Vương.

Ngoài ra, hôm qua điểm tích lũy của đối phương xếp thứ hai, nói cách khác, rất có thể sau đó đối phương đã giết Quỷ Diện Đào Hoa Yêu, cho nên mới đạt được nhiều điểm tích lũy như vậy.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng vận chuyển Huyết Quỷ độn pháp tới cực hạn, tốc độ đột nhiên cao thêm một tầng, trong thời gian mấy hơi thở đã đuổi tới sau lưng Lư Huyền!

Lư Huyền lập tức thay đổi sắc mặt, vẩy Mạn Đồ La năm màu trên tay, trong chớp mắt quanh thân ngưng tụ ra mười độc thương bắn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không sợ hãi chút nào, trên tay vận khởi Huyết Sát đao pháp chém về phía độc thương.

Keng keng keng...

Đao khí và độc thương lần lượt tán loạn, sau khi trảm diệt tất cả độc thương, Bùi Lăng lại chém một đao về phía Lư Huyền.

Lư Huyền vội vàng nghiêng người tránh đi, đồng thời đánh một cái Ngũ Độc Chỉ về phía Bùi Lăng.

Xoạt xoạt xoạt...

Keng keng keng...

Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đã đấu tầm mười chiêu.

Vào lúc này đây, cuối cùng Bích Tinh Huyết Lang Vương đã đuổi theo, nó không nói hai lời, trực tiếp phun ra Huyết Hà hình thành huyết lao, bao vây hai người một sói ở trong đó.

Chương 330: Ta muốn tất cả!

Lư Huyền cau chặt lông mày, độn pháp của Bùi Lăng này quá nhanh, tốc độ của Luyện Khí tầng chín lại còn nhanh hơn cả Địa Đạo Trúc Cơ là mình!

Còn có Bích Tinh Huyết Lang Vương kia cũng là rắc rối, hai tên này liên thủ lại, hắn ta không có chút phần thắng nào, nhất định phải nghĩ cách giải quyết một người trước!

Đang nghĩ như vậy, Lư Huyền đã thấy Bùi Lăng lấy ra một thanh dao găm, ném về phía mình.

Con dao găm này dài không quá nửa xích, mũi nhọn rét lạnh, sáng đến mức có thể soi gương, thoạt nhìn lại như một dòng thu thuỷ ngưng tụ lại, chuôi dao găm trắng bệch như là da người quấn lấy, điêu khắc hoa văn Cửu Tử Quỷ Mẫu khảm thêm mấy viên độc châu. Với tầm mắt của Lư Huyền lập tức có thể nhận ra, đây là một thanh Phù khí thượng phẩm, tu sĩ Luyện Khí tầng chín rất khó giải quyết được độc châu phía trên.

Nhưng với tu sĩ đi theo độc đạo, còn là Trúc Cơ như hắn ta, có thể nói là không có chút uy hiếp nào.

Nhưng không biết vì sao, lẽ ra Phù khí này không làm gì được hắn ta, dù lúc Bùi Lăng ném tới đã quán chú linh lực trong đó, khiến tốc độ của Phù khí cực nhanh phát ra tiếng xé gió thê lương, Lư Huyền cũng không khó né tránh, nhưng hắn ta lại ngửi được một luồng khí tức hủy diệt ở trên Phù khí này!

Phù khí này có vấn đề!

Lư Huyền vừa suy nghĩ như vậy, Mạn Đồ La năm màu trong tay lập tức suy tàn, cánh hoa xuất hiện ở sau người, Mạn Đồ La năm màu theo thứ tự xanh, vàng, đỏ, trắng, đen nhanh chóng nở rộ ra giữa không trung, bày ra từng tầng độc thuẫn.

Ngay sau đó, Phù khí dao găm đánh trúng độc thuẫn...

Oanh!!!!

Dao găm lập tức nổ tung, phá vỡ tất cả độc thuẫn khô héo!

Dù Lư Huyền đã sớm có đề phòng, nhưng vẫn bị dư uy tự hủy của Phù khí quét trúng, trong chốc lát lồng ngực như bị thiên thạch đập trúng, thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây.

Ầm!

Hắn ta lập tức đập mạnh vào huyết lao!

Bích Tinh Huyết Lang Vương hơi dừng lại thế công, trong con mắt màu xanh tràn ra huyết quang đại thịnh, huyết lao bị tu sĩ Địa Đạo Trúc Cơ nện trúng lay động một lúc lâu lại vững chắc.

"Khụ khụ khụ khụ..."

Ngay lúc miệng phun ra máu tươi, Lư Huyền cưỡng ép chống đỡ đứng lên, thấy Bùi Lăng và Lang Vương đã lao đến, hắn ta thù hận nhìn Bùi Lăng, vội vàng nuốt vào một viên đan dược năm màu quấn quanh, bốn phía quanh quẩn chướng khí nhàn nhạt.

Đây là bí mật bất truyền của một mạch La Tiều, Ngũ Độc Đan!

Ngũ Độc Đan chỉ đơn thuần là độc đan với người ngoài, đối với tu sĩ một mạch bọn họ, lại có thể lập tức nhận được hiệu quả khôi phục.

Chỉ là không thể lạm dụng, nếu không độc tố góp nhặt trong nội tạng, dần dà không những cắt đứt đường đi, thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu.

Lòng dạ Lư Huyền cực cao, muốn lấy được hạng nhất trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, căn bản không ngờ còn chưa thấy cả mặt trời ngày thứ hai, đã bị một sư đệ Luyện Khí tầng chín ép đến trình độ này!

Ngũ Độc Đan vào miệng, dược lực lập tức tan ra, năm loại độc tính tương sinh lại tương khắc lẫn nhau, nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Lư Huyền.

Trong chớp mắt, Lư Huyền chỉ cảm thấy tất cả nội tạng như bị ngàn vạn cây ngân châm đâm hết vào, lại như bị thứ gì đó chậm rãi gặm nuốt, đau đến mức sắc mặt lập tức thay đổi.

Cùng lúc đó, khí tức của hắn lại lấy tốc độ cực nhanh, lao tới đỉnh phong!

Kìm nén cơn đau mà người thường khó có thể tưởng tượng, thân hình Lư Huyền đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, né tránh đao khí do Bùi Lăng chém tới.

Nhưng ở trong phạm vi huyết lao, không gian di chuyển của hắn ta có hạn, vừa tránh thoát đao khí, Lang Vương lại nhào tới.

Rầm rầm rầm...

Đôi bên đấu một lát, dù Lư Huyền có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng dần rơi vào thế yếu.

Thấy Bùi Lăng lại lấy ra một món Phù khí, sắc mặt Lư Huyền trầm xuống, hắn ta đã đoán được chiêu mà Bùi Lăng đang dùng, chắc chắn là 【 Bạo Linh thuật 】 đổi được chỗ từ Du Quỷ thương nhân! Thật không ngờ, uy lực của 【 Bạo Linh thuật 】 lại kinh khủng như thế, lấy trạng thái hiện tại của hắn ta, không chống đỡ được mấy lần!

Điều càng tồi tệ hơn là, trong tay Du Quỷ thương nhân có ba món, Bùi Lăng này đã có 【 Bạo Linh thuật 】 , lại chỉ đuổi theo hắn ta yêu cầu ngự yêu huyết khế, điều này nói rõ, rất có thể đối phương cũng có Đạo Cơ Phù thứ ba! Lúc này không dùng ra, không có nghĩa tiếp theo không dùng.

Nghĩ đến đây, Lư Huyền vừa chống đỡ thế công của Lang Vương, vừa nói: "Bùi sư đệ, hiện tại còn chưa quyết định được mười vị trí đầu của Thi Đấu Ngoại Môn, ngươi và ta cần gì liều cá chết lưới rách?"

"Phải biết rằng ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngươi và ta đều là nhân vật đứng đầu trong lần thi đấu này, nếu vì đối đầu với nhau quá sớm dẫn đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại để những người tầm thường phía dưới đắc ý, ngươi có cam lòng không?"

"Không bằng thế này, chỗ ta có một phần phương pháp luyện chế 【 Trấn Hồn Tán 】 , nguyện ý hai tay đưa lên, tiếp theo ngươi và ta tạm thời ngưng chiến, chờ sau mười ngày quyết định ra mười vị trí đầu, lại phân cao thấp cũng không muộn, như thế nào?"

Lư Huyền tự nhận lời thuyết phục này có tình có lí, cho Bùi Lăng đủ mặt mũi và lý do, cũng lấy ra lợi ích trên thực chất, chỉ cần Bùi Lăng biết cân nhắc lợi hại vậy sẽ đồng ý.

Chương 331: 【 Bạo Linh thuật 】 !

Nhưng Bùi Lăng chỉ hơi mỉm cười: "Lư sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều! Tình cảnh hiện tại của ngươi và ta, cá sẽ chết nhưng lưới không rách!"

"Dù ngươi còn có viên đạn hoàn trước đó cũng giống vậy."

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra ngự yêu huyết khế và phương pháp luyện chế 【 Trấn Hồn Tán 】 ."

"Ta có thể tha cho ngươi một mạng!"

Trên miệng hắn nói như vậy, hành động không dừng chút nào, lại thi triển ra 【 Bạo Linh thuật 】 , ném một cốt trâm của nữ tu về phía Lư Huyền.

Thanh cốt trâm này thu hoạch được từ Hàn thị sơn trang, chủ nhân ban đầu là Vương Giảo Nương Luyện Khí tầng tám, hình như là binh khí áp đáy hòm của nàng, thoạt nhìn đơn giản, phẩm chất lại không tệ. Dù sao Bùi Lăng đường đường là nam nhi, cũng không cần dùng đến, hiện tại lấy ra tiễn Lư Huyền một đoạn đường, không thể thích hợp hơn nữa.

Oanh!!

Cốt trâm trông thì mảnh mai xinh đẹp, uy lực sau khi nổ tung lại rất hung tàn.

Cho dù Lư Huyền cố hết sức chống cự, cũng bị nổ bay ra ngoài lần nữa, đập mạnh vào huyết lao!

Sau khi Bích Tinh Huyết Lang Vương thấy cảnh này, lập tức khống chế huyết lao, khiến trên vách lại mà mọc ra một loạt huyết thứ!

Lư Huyền bay đến giữa không trung đã thấy rõ ràng, căn bản không có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị huyết thứ đâm xuyên toàn bộ thân hình.

Hắn ta vội vàng sử dụng Ngũ Độc Đan khôi phục trạng thái, trong lòng chửi ầm lên, Bùi Lăng này nói là muốn cho hắn ta một cơ hội cuối cùng, nhưng trong khi ra tay lại là một chiêu tiếp một chiêu muốn lấy mạng hắn ta!

Hơn nữa vừa rồi đối phương chỉ cần ngự yêu huyết khế, kết quả mình vừa bàn điều kiện, đối phương trực tiếp muốn cả hai!

Thế nhưng, dù sao Lư Huyền cũng không phải người ngu xuẩn gì, hiện tại đối phương đầy đủ lực lượng như này, lại cứ đòi ngự yêu huyết khế trên tay hắn ta, chắc chắn đã lấy được Đạo Cơ Phù, hơn nữa uy lực của Đạo Cơ Phù không hề kém hơn 【 Bạo Linh Thuật 】 !

Biết rõ tình cảnh nguy hiểm của mình, Lư Huyền lập tức không chút do dự, thấy Lang Vương lại giết về phía mình, hắn ta vội vàng lấy ra một phần khế sách, khế sách này màu vàng ngà như quyển trục, lấy một sợi dây đỏ cực kỳ mảnh khảnh buộc lại.

Dây đỏ kia hiện lên màu đỏ sậm như vết máu sắp khô cạn.

Toàn bộ quyển trục có vô số văn tự khó mà thấy rõ di chuyển như nòng nọc, mơ hồ tản ra tiếng thú rống quỷ khóc.

Trong lòng Lư Huyền đang rỉ máu, đây là ngự yêu huyết khế mà hắn ta tốn năm trăm điểm tích lũy để đổi lại trong sự đe dọa giận dữ của Du Quỷ thương nhân!

Còn chưa cầm nóng tay, lại phải giao ra chuộc mạng!

Hắn ta tức giận hô lên: "Lập tức dừng tay! Nếu không ta sẽ phá hủy ngự yêu huyết khế này!"

Nghe vậy, Lang Vương không hề có ý dừng tay, không hề chậm trễ vỗ chân trước vào đầu Lư Huyền!

Cần gì quan tâm Lư Huyền có thật sự hủy ngự yêu huyết khế hay không, dù sao thứ này cũng không liên quan đến nó. Chỉ cần Bùi Lăng không có bảo dừng, đêm nay ai cũng không ngăn được nó ăn mặn!

Bùi Lăng thấy phần khế sách này, con ngươi co rụt lại, chợt không thay đổi sắc mặt cười lạnh nói: "Lư sư huynh, ngươi thật sự tưởng ta không biết ngự yêu huyết khế là thế nào? Cầm một thứ giả ra muốn ta dừng tay?

"Đừng có dùng chút bản lĩnh không ra gì như thế với ta!"

"Xem ra ngươi không thấy Hoàng Hà thì không sợ chết, vốn ta không muốn giết ngươi, nhưng đây là ngươi ép ta!"

Trong lòng Lư Huyền giận dữ, hắn ta lo lắng Bùi Lăng có thể nhận ra ngự yêu huyết khế, cho nên mới trực tiếp lấy ra đồ thật, kết quả đối phương căn bản không thể phân biệt được ngự yêu huyết khế thật giả?

Không! Dù không phân biệt ngự yêu huyết khế thật giả, cũng nên có điều kiêng dè mới đúng.

Biểu hiện này của đối phương, rõ ràng muốn lấy mạng hắn hơn ngự yêu huyết khế!

Vội vàng tránh thoát một kích của Lang Vương, Lư Huyền còn chưa kịp thở ra một hơi, chỉ thấy Bùi Lăng lấy ra món Phù khí thứ ba, đây là một mảnh khóa bạc, kiểu dáng không khác với mấy thứ cho hài đồng đeo trên phố, lấy một sợi dây thừng đen khắc đầy phù lục xuyên qua, dưới đáy còn có một sợi lụa nhiều màu rũ xuống, tiếp tục ném về phía mình!

Đáng chết!

Đây là đồ của Đường Nam Trai, sao lại ở trong tay tiểu tử này?!

Sắc mặt Lư Huyền tái xanh, Đường Nam Trai là một trong rất ít ngoại môn đệ tử Nam Vực mà hắn ta vừa mắt, hắn ta cũng biết mảnh khóa bạc này, đây là Phù khí thượng phẩm đỉnh phong, uy lực gần bằng với pháp khí.

Lúc này vừa bay ra ngoài, làn sóng chấn động tản phát ra đã trải rộng toàn bộ huyết lao, loại khí tức hủy diệt và quỷ dị kia đan xen vào nhau, khiến người ta vô thức rùng mình.

Ánh mắt Lư Huyền hung ác nham hiểm, hắn ta nắm chặt Mạn Đồ La năm màu, đột nhiên rút ra một cái độc châm dài cả thước từ trong nhụy hoa.

Độc châm này dày khoảng hạt gạo, không biết dùng tài liệu gì để luyện chế, toàn thân trắng sáng lại khúc xạ ra vầng sáng năm màu, là một trong những lá bài tẩy của hắn ta, Ngũ Độc Châm.

Bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngũ Độc Châm, ngay sau đó Lư Huyền đâm một phát vào cánh tay phải của mình, ngay sau đó toàn bộ cánh tay phải của hắn ta hiện ra rất nhiều đường vân, sau đó hắn ta đánh ra tay phải.

Chương 332: 【 Bạo Linh thuật 】 ! (2)

Oanh!!

Độc chưởng đánh trúng mảnh khóa bạc ở giữa đường, mảnh khóa bạc ầm vang tự bạo, nhưng hơn phân nửa uy lực tự bạo lại bị độc kình trong bàn tay hắn ta ăn mòn không còn!

Còn có thể dùng hai chưởng nữa!

Lư Huyền thấy thế, lại không hề vui mừng, chỉ thầm đếm ở trong lòng.

Thoạt nhìn uy lực của Ngũ Độc Châm to lớn, nhưng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, một lần có thể sử dụng ba chưởng, vượt qua số lần, độc kình phản phệ tự thân, dù hắn tu độc nhiều năm cũng không chịu nổi!

Nhưng sử dụng ba chưởng này, lại có thể thỏa thích phát huy ra độc tố xưa nay góp nhặt trong lúc tu luyện độc công, dù Nhiên Huyết đại pháp cũng kém xa!

Lư Huyền đánh tiếp một chưởng về phía huyết lao sau lưng, hắn ta muốn dùng hai chưởng còn lại vỗ chết Bùi Lăng và Lang Vương, nhưng nghĩ cũng biết điều đó không thể thành công.

Độn pháp của Bùi Lăng quá mạnh, cộng thêm bây giờ có 【 Bạo Linh Thuật 】 uy lực vô song, hoàn toàn có thể né tránh hoặc là ngăn cản độc chưởng của hắn ta, thân thể yêu thú của Bích Tình Huyết Lang Vương có được phòng ngự kinh người, hôm qua trúng Trấn Hồn Tán còn có thể khôi phục lại, hắn ta chỉ dùng một chưởng nhiều nhất sẽ đánh nó gần chết, không thể làm được một kích giết chết!

Cho nên, so với việc dùng hai chưởng để trút giận, về sau đối mặt họa sát thân, chẳng bằng dùng để chạy trốn.

Oanh!!

Huyết lao bị độc kình đánh ra một lỗ hổng, không đợi nó khôi phục, Lư Huyền xông ra ngoài, nhanh chóng trốn xa.

"Đuổi theo!" Bùi Lăng quát, Huyết Quỷ độn pháp lập tức đuổi theo Lư Huyền.

Lang Vương phá hủy huyết lao, cũng đuổi theo Lư Huyền.

Lư Huyền vừa chạy một đoạn đường, thấy Bùi Lăng lại đuổi theo phía sau, hắn ta lập tức giận dữ nói: "Bùi Lăng! Ngươi khinh người quá đáng! Ngày khác ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần mối thù này!"

"Tầm nhìn hạn hẹp tôm tép nhãi nhép, chỉ biết chém giết không biết nặng nhẹ, căn bản là một mãng phu!"

"Nể mặt Nam Vực cho ngươi một lời khuyên, ngươi lỗ mãng như vậy, căn bản sống không lâu cũng đi không xa!"

Lư Huyền nhanh chóng suy nghĩ ở trong lòng, lúc này đám cao tầng Thánh tông đều quan sát ở ngoại môn, hy vọng sẽ có người nghe lọt những lời này, từ đó giảm thiện cảm với Bùi Lăng.

Nếu không hắn là Luyện Khí tầng chín lại nhiều lần đánh một tên Địa Đạo Trúc Cơ như hắn ta chạy trối chết, vốn kế hoạch của hắn ta là muốn thông qua Thi Đấu Ngoại Môn bộc lộ rõ tài năng, từ đó trở thành đối tượng được Thánh tông bồi dưỡng trọng điểm, chẳng phải bây giờ đang để Bùi Lăng được lợi sao!

Nghĩ tới đây, hắn ta vội vàng nói thêm, "Ngươi thích tranh đấu tàn nhẫn như thế, không hề quan tâm đến tình hình chung, căn bản không xứng là thiên kiêu Thánh tông!"

"Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, về sau phục chúng như thế nào!"

"Ngươi..."

Hắn ta một hơi nói ra rất nhiều lời chửi bới, vừa nói cho người bên ngoài nghe, cũng hy vọng Bùi Lăng có thể xúc động.

Nhưng Bùi Lăng mắt điếc tai ngơ, rất chuyên tâm đuổi giết.

Sau một lát, Lư Huyền thấy khoảng cách đôi bên càng ngày càng gần, lại kéo dài thêm chỉ sợ khó giữ được tính mạng, đến lúc đó dù đám cao tầng nghe lọt lời lẽ gây chia rẽ của hắn ta cho rằng tâm tính Bùi Lăng có vấn đề, không có tác dụng lớn cũng có ý nghĩa gì?

Lư Huyền chỉ có thể nhịn đau ném ngự yêu huyết khế về phía xa: "Thôi, gỗ mục không thể đẽo, cho ngươi ngự yêu huyết khế này!"

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng lập tức do dự, vừa rồi hắn giả vờ không nhận ra ngự yêu huyết khế, cũng không phải thật sự hoàn toàn không biết gì về ngự yêu huyết khế.

Trên thực tế, lúc trước hắn giao dịch với Du Quỷ thương nhân, trong ngọc giản mà Du Quỷ thương nhân đưa cho có giới thiệu kỹ càng về 【 Bạo Linh Thuật 】 , ngự yêu huyết khế, Đạo Cơ Phù.

Lúc này Lư Huyền ném vật kia ra, rõ ràng chính là ngự yêu huyết khế, hơn nữa thời gian vội vàng, dù đối phương muốn làm giả cũng không kịp!

Vừa rồi mình "không nhận ra", là không muốn bàn điều kiện với đối phương, nhưng bây giờ đối phương đã giao ra ngự yêu huyết khế...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phía ngự yêu huyết khế.

Lúc đưa tay ra muốn bắt được ngự yêu huyết khế, Lư Huyền đột nhiên đánh tới một chưởng!

Bùi Lăng cau mày, bây giờ hắn tiếp tục đi lấy ngự yêu huyết khế, chắc chắn sẽ trúng độc chưởng này của đối phương, nhưng nếu thu tay lại, ngự yêu huyết khế sẽ bị độc chưởng của đối phương hủy đi!

Vào lúc quan trọng, Bùi Lăng cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức lại lấy ra một món Phù khí thượng phẩm, đây là một thanh trường thương màu đen, toàn thân chỉ một màu không hoa văn, cho người ta một cảm giác nặng nề cực kỳ sắc bén.

Đây là binh khí chính mà Trương Thạc sử dụng khi còn sống, sau khi hắn ta vẫn lạc ở Hàn thị sơn trang, Bùi Lăng cướp được túi trữ vật, thanh trường thương này cũng rơi vào trong tay hắn.

Lúc này linh lực quanh thân trường thương dao động, đã bị Bùi Lăng thi triển 【 Bạo Linh Thuật 】 , nhắm thẳng vào độc chưởng của Lư Huyền nổ tung.

Oanh!!

Một món Phù khí thượng phẩm chống đỡ một chưởng của Lư Huyền, ngự yêu huyết khế thuận lợi tới tay.

Nhưng trì hoãn một khoảng thời gian như thế, cũng đã để Lư Huyền chạy đi một quãng xa.

Chương 333: Ngự yêu huyết khế

Bùi Lăng và Lang Vương lại đuổi theo, chỉ thấy Lư Huyền đã tiến vào địa bàn Tuyết Ngọc Bức, hơn nữa dường như cảm ứng được khí tức của Tuyết Ngọc Bức, đối phương chạy thẳng đến vị trí Tuyết Ngọc Bức!

"Ngự yêu huyết khế tới tay, không cần đuổi nữa." Bùi Lăng lập tức nói, tiếp tục đuổi vào lãnh địa của Tuyết Ngọc Bức, chắc chắn sẽ giống với hôm qua chạy vào rừng hoa, đến lúc đó xảy ra xung đột với Tuyết Ngọc Bức, biết đâu sẽ để Lư Huyền nhặt được lợi ích.

Nghe vậy, Lang Vương không cam lòng dừng lại, hôm qua nó chịu thiệt thòi lớn trên tay Lư Huyền, vốn tưởng hôm nay có thể ăn thật no nê, nào biết Lư Huyền kia lại chạy giỏi như thế!

Đúng vậy, bây giờ nó càng muốn chơi chết Lư Huyền hơn Bùi Lăng!

...

Lúc trời tờ mờ sáng, một người một sói trở về lãnh địa Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Bùi Lăng hơi điều tức, sau khi khôi phục trạng thái một chút, lại bắt đầu nghiên cứu ngự yêu huyết khế.

Có thể là vì được chế tạo từ da người, cảm giác khi cầm ngự yêu huyết khế này trong tay rất cổ quái, Bùi Lăng làm quen một chút mới mở ra xem, chữ viết bên trong đều được ghi chép bằng vân triện.

Mỗi vân triện đều lấy máu tươi khắc dấu, hắc vụ quanh quẩn, mơ hồ tản ra đủ loại tiếng quỷ khóc sói tru.

Nội dung của nó là một phần khế sách, phần đầu khế sách là rất nhiều ký hiệu và đường vân xem không hiểu, phần giữa là đủ loại quy tắc sáo rỗng, phía dưới là hai vân triện to lớn, bên trái một chữ "Yêu", bên phải một chữ "Nhân", xung quanh hai chữ quấn quanh từng vòng đường vân trận pháp huyền diệu.

Bùi Lăng xem hết khế sách, quy tắc khế sách là tu sĩ và yêu thú xây dựng huyết khế, tu sĩ làm chủ, yêu thú làm nô.

Trong lúc có huyết khế, yêu thú không được vi phạm bất kỳ suy nghĩ nào của chủ nhân, không được tổn thương chủ nhân, không được tổn hại lợi ích chủ nhân, không được có suy nghĩ gian dối với chủ nhân, không được nuốt riêng bất kỳ chiến lợi phẩm gì, tất cả mọi thứ của yêu thú đều thuộc về chủ nhân, tất cả mọi thứ của chủ nhân vẫn là của chủ nhân...

Yêu thú chỉ cần vi phạm bất kỳ một điều gì trong số đó, khế sách sẽ rút ra một thân tinh phách và yêu lực dùng để bồi bổ thần hồn cho chủ nhân; nếu chủ nhân vi phạm... Tốt, ngoại trừ hàng năm chủ nhân phải cung cấp một giọt tinh huyết làm huyết thực ngoài định mức của yêu thú, thì không có bất kỳ hạn chế gì.

Nếu ngay cả điều này cũng không làm, trừng phạt là năm tiếp theo cung cấp hai giọt tinh huyết... Nếu trong vòng mười năm của huyết khế, chủ nhân không cho yêu thú bất kỳ tinh huyết gì, vậy đến lúc đó yêu thú có thể nhận được mười viên linh thạch hạ phẩm làm đền bù.

Bùi Lăng cẩn thận nhìn nội dung trong khế sách hai lần, xác nhận mình không nhìn lầm: Đúng vậy, nếu chủ nhân tàn nhẫn một chút, một yêu thú Trúc Cơ kỳ vất vả cần cù chăm chỉ hầu hạ mười năm, thù lao chỉ có mười viên linh thạch hạ phẩm.

Càng đáng sợ hơn là, trong khế sách còn có một hàng chữ nhỏ với thị lực của Luyện Khí tầng chín còn suýt nữa không nhìn rõ, nói rõ nếu yêu thú chết đi trong vòng mười năm, vậy tất cả nhục thân tinh huyết hồn phách của nó đều thuộc về chủ nhân, coi như đền bù không thể tiếp tục hầu hạ chủ nhân.

Nếu chủ nhân chết đi trong vòng mười năm này, vậy yêu thú cũng lập tức bỏ mình, coi như đền bù không thể tiếp tục hầu hạ chủ nhân...

Quy tắc của huyết khế rất hà khắc và cứng rắn với yêu thú, quả thực không khác gì nô lệ!

Còn ở trong huyết khế, hàng năm chủ nhân phải cho một giọt tinh huyết? Cái giá phải trả này gần như là không có!

Hơn phân nửa là muốn đạt thành loại huyết khế này, chủ nhân nhất định phải trả giá gì đó, vì vậy mới thêm vào một quy tắc không đau không ngứa như thế...

Hiểu rõ quy tắc và phương pháp sử dụng ngự yêu huyết khế, sau khi Bùi Lăng cất kỹ, hỏi Bích Tinh Huyết Lang Vương: "Kính Trung Thiên có yêu thú Trúc Cơ kỳ gì?"

Bích Tinh Huyết Lang Vương duỗi một cái móng vuốt ra, đang cố gắng đè lại tiểu Huyết Lang đang bò trên người mình, nói: "Xung quanh đây chỉ có ta, Quỷ Diện Đào Hoa Yêu và Tuyết Ngọc Bức, đi về phía đông khoảng hơn trăm dặm có một con Khúc Giác Viên, nó có rất nhiều dòng dõi, dưới trướng còn tụ họp số lượng họ hàng viên hầu ngang nhau, kêu gọi nhau tập họp trong núi rừng, ngay cả tộc ta cũng không muốn trêu chọc."

Bùi Lăng hỏi: "Thực lực của Khúc Giác Viên như thế nào?"

"Thực lực rất mạnh, tính tình bạo ngược." Bích Tinh Huyết Lang Vương nói, "Hơn nữa rất thù dai! Một khi động vào người dưới trướng nó, cho dù là thú nhỏ không đáng chú ý, cũng có thể bị nó tự mình ra mặt đuổi giết, không chết không thôi!"

"Cái khác thì sao?" Bùi Lăng ghi nhớ, khẽ gật đầu, lại hỏi.

Hiện tại chỉ có một phần ngự yêu huyết khế, mặc dù Khúc Giác Viên này cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa tới tiêu chuẩn trong lòng hắn.

Hắn hy vọng có thể khế ước một con yêu thú đủ mạnh.

Bích Tinh Huyết Lang Vương còn nói thêm: "Gần Khúc Giác Viên nhất là Quỷ Đầu Hạc, đây là yêu thú giống chim, mào trên đỉnh đầu trông như ác quỷ, có thể phát ra tiếng động nhiếp hồn rất khó giải quyết. Hơn nữa am hiểu phi hành. Vốn lúc trước là kẻ thù với Khúc Giác Viên. Nhưng trải qua tranh đấu, dòng dõi hai bên tử thương gần hết, lại không làm gì được đối phương, cuối cùng lựa chọn dừng tay."

Chương 334: Cá mè một lứa

Quỷ Đầu Hạc?

Bùi Lăng suy nghĩ, hỏi: "Còn nữa không?"

"Còn có Tam Vĩ Linh Báo." Bích Tinh Huyết Lang Vương đổi tư thế nằm sấp, "Sống ở phía bắc trong núi, nó hành động nhanh nhẹn, lơ lửng không cố định, tính tình hung mãnh hiếu chiến, thuật pháp thiên phú có thể phát ra Lôi Hỏa chi kích, cũng rất khó đối phó!"

"Châu Cơ Quy! Quanh năm sống trong đầm lầy phía nam, to như căn nhà, mai rùa tự nhiên sinh ra châu ngọc, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa nghe đồn am hiểu thôi diễn thuật bói toán, có thể xu cát tị hung."

"Lục Vũ Long Mã. Quang quẩn trên đồng cỏ ở hướng tây bắc, nghe nói nó có giao long huyết mạch của rồng, lông xanh trên đầu có thể tróc ra để tản ra độc chướng."

"Anh Thủ Mãng. Đầu nó như anh hài, lúc khóc nỉ non có thể mê hoặc tâm chí những người thần trí không kiên định, nhân cơ hội dùng thân thể quấn lấy ăn thịt."

"Tuyết Hồ Yêu, tự xưng là hậu nhân huyết mạch Thanh Yếu lưu lạc bên ngoài, là Thánh tông bắt lại đưa vào nơi đây... Sở trường huyễn thuật, thích ăn nhân tâm."

"Còn có..."

"Cùng..."

Bích Tinh Huyết Lang Vương một hơi giới thiệu hai mươi mấy yêu thú Trúc Cơ kỳ, đều là chúa tể một phương trong Kính Trung Thiên.

Phần lớn có tộc đàn bảo vệ, số ít không có hoặc là hành tung bí hiểm, vô cùng khó tìm; hoặc là thực lực cường đại hơn chút, không tiện tới gần.

Nói tóm lại, muốn khế ước bất kỳ một yêu thú Trúc Cơ kỳ nào đều không đơn giản.

Thế nhưng, thực lực của Bùi Lăng cũng không yếu, hơn nữa còn có Lang Vương giúp đỡ, hẳn là có thể đánh một trận với mỗi loại yêu thú.

Đáng tiếc hắn chỉ có một phần ngự yêu huyết khế, chọn cái nào đây?

Kính Trung Thiên.

Trong động quật âm u khô ráo.

Trên mặt đất loáng thoáng chất đống rất nhiều thứ như bùn cát, lóe ra ánh sáng yếu ớt.

Trên đỉnh động là một màu xám trắng pha tạp.

Lư Huyền rón rén trốn tránh ở chỗ sâu nhất trong động quật, nín thở tập trung, sẵn sàng trận địa đón quân địch!

Rất lâu sau, trên kính thủy tinh chỉ có một điểm xanh là hắn ta, hiển nhiên Bùi Lăng không đuổi tới.

Điều này khiến Lư Huyền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lại trở nên âm trầm, ánh mắt tối sầm lại, thầm nghĩ: "Quyết không thể giữ lại Bùi Lăng này!"

Lúc đầu hắn ta thua trong tay Bùi Lăng, còn muốn sau khi chuẩn bị xong sẽ chấn chỉnh lại bản thân, lấy hạng nhất để rửa sạch nỗi nhục chiến bại.

Nhưng lúc này, Lư Huyền nhận ra nếu Bùi Lăng không chết, đừng nói cướp được hạng nhất, e rằng hắn ta chỉ không cẩn thận, người chết sẽ là bản thân!

Lần này, hắn ta bỏ qua ngự yêu huyết khế mới chạy thoát.

Nếu gặp phải lần nữa, chẳng lẽ hắn ta lại lấy ra một phần bảo vật để Bùi Lăng động tâm làm tiền mua mạng?

Rốt cuộc đến để tham gia Thi Đấu Ngoại Môn, hay là đến để đưa bảo bối cho Bùi Lăng?

"Mất ngự yêu huyết khế, ta không thể khế ước yêu thú Trúc Cơ làm chiến lực nữa." Suy nghĩ của Lư Huyền thay đổi thật nhanh, nhanh chóng suy tính kế sách tiếp theo, "Ngược lại Bùi Lăng đã có Bích Tinh Huyết Lang Vương phụ tá, bây giờ đạt được ngự yêu huyết khế, chắc chắn sẽ dệt hoa trên gấm... Lúc đối đầu chính diện, dù ta không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, ta đã không phải đối thủ của hắn!"

"Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chóng góp nhặt điểm tích lũy."

"Chờ đêm xuống, thương nhân kia lại đến, một lần nữa hối đoái mấy thứ như ngự yêu huyết khế."

"Đáng tiếc thương nhân kia tính tình táo bạo, cũng không muốn nói cái gì hết, ta căn bản không biết cần bao nhiêu điểm tích lũy để hối đoái 【 Bạo Linh thuật 】 và Đạo Cơ Phù."

"Mặc kệ nói thế nào, tích lũy thêm một điểm là một điểm!"

Nghĩ tới đây, hắn ta bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu.

Thật ra những màu xám trắng pha tạp kia là Tuyết Ngọc Bức đang nghỉ lại trong toà động quật này.

Tuyết Ngọc Bức ngày nằm đêm ra, trước mắt phần lớn đều ra ngoài kiếm ăn. Số lượng treo ngược trong động lác đác không có mấy, lại có chiến lực phi phàm.

Dù sao, những Tuyết Ngọc Bức này đặc biệt ở lại trông coi đại bản doanh phe mình, còn chăm sóc con non của tộc đàn.

Đương nhiên, đối với Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền, muốn giải quyết bọn chúng cũng không khó.

Ngay lúc hắn ta đang muốn ra tay, kính thủy tinh bên hông đột nhiên hiện ra một vòng hồng quang.

Lư Huyền vội vàng cầm lên xem xét, phát hiện mặt kính xuất hiện hai điểm đỏ.

Bây giờ hắn ta đã là chim sợ cành cong, sợ lại gặp phải Bùi Lăng. Nhưng lúc này là hai điểm đỏ, hơn nữa phương hướng cũng không phải chỗ vừa nãy của Bùi Lăng, do dự một chút từ bỏ việc tấn công tộc đàn Tuyết Ngọc Bức vào lúc này, thi triển độn pháp rời khỏi động quật, chạy về phía hai điểm đỏ.

Vốn Lư Huyền định ẩn thân âm thầm quan sát từ xa một chút, lại suy tính sau.

Chỉ là, sau khi rút ngắn khoảng cách tới trình độ nhất định, hắn ta phát hiện người đến lại là hai tên đệ tử Đông Vực.

Thấy thế, hắn ta lại xác nhận xung quanh không có nguy hiểm gì khác, lúc này mới xuất hiện gặp nhau.

"Lư sư huynh!" Thấy hắn ta, hai tên đệ tử Đông Vực vô cùng vui mừng, liên tục không ngừng tăng nhanh bước chân chào đón.

Thật ra trước kia hai tên đệ tử Đông Vực này cũng không quen thuộc với Lư Huyền, thậm chí có thể nói, nếu không phải sợ thực lực của hắn ta, cũng có thù địch với hắn ta.

Chương 335: Cá mè một lứa (2)

Dù sao, ai bảo Lư Huyền không phải sinh trưởng ở Đông Vực, mà giữa chừng đi qua từ Nam Vực chứ?

Trong mắt đệ tử Đông Vực, hắn ta lấy được một vị trí trong số năm vị trí tuyển chọn, đó là xâm chiếm lợi ích vốn có của đệ tử Đông Vực.

Nhưng hiện tai hai tên đệ tử Đông Vực này thấy Lư Huyền cứ như đang gặp người thân, gần như nước mắt lưng tròng, "Cuối cùng đã tìm ra sư huynh! Kính xin sư huynh làm chủ cho chúng ta!"

Nói xong, không chờ Lư Huyền mở miệng hỏi thăm, đã liên tục không ngừng kể lại việc bọn họ vừa trải qua: Thật ra hai người này cũng vừa gặp gỡ.

Trong đó Nhan Hàm dáng người hơi cao, vô tình bắt gặp Nam Vực Công Trị Ngôn ở cách đây mấy chục dặm, kết quả không hỏi cũng biết, hắn ta bị Công Trị Ngôn đuổi giết cả một đường, cũng may vào lúc ngàn cân treo sợi tóc gặp phải Bắc Vực Nhĩ Chu Không, mới khiến Công Trị Ngôn hoảng sợ rút lui.

Nhưng vì muốn chạy thoát khỏi Nhĩ Chu Không, hai phần thiên tài địa bảo mà hắn ta sưu tập được lúc trước, cùng linh thạch, đan dược, phù lục đủ loại mang theo trên người, đều bị Nhĩ Chu Không vơ vét không còn gì!

Thậm chí còn bị ép phát lời thề tâm ma, hứa hẹn sau khi ra ngoài lại đến giao nộp lợi ích có số lượng tương đương cho Nhĩ Chu Không, làm phí "che chở".

Triệu Nhất Nghị dáng người thấp hơn cũng không chịu nổi!

Hắn ta không gặp phải người Nam Vực, lại trực tiếp gặp phải Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc.

Cũng không biết Nguyễn Thốc Thốc đã uống nhầm thuốc hay bị làm sao, xưa nay vị này luôn nổi tiếng là sư tỷ kỳ lạ quyến rũ xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, bây giờ tóc tai bù xù, sắc mặt âm trầm, vô cùng nóng nảy cứ như bị cái gì đó chọc giận.

Sau khi thấy Triệu Nhất Nghị cứ như thấy kẻ thù giết cha, không nói câu nào đã xông lên đánh hắn ta một trận, thậm chí còn nắm lấy đầu của hắn ta ấn vào trong bùn đất, bản thân thì đứng bên trên nhảy nhót giẫm hai cái...

Phải kêu la mất một lúc lâu, Nguyễn Thốc Thốc mới xanh mặt để hắn ta lựa chọn trả tiền giữ mạng.

Triệu Nhất Nghị bị đánh cho mặt mũi bầm dập đầu váng mắt hoa, cũng không dám kêu ca một câu nào, thành thật móc rỗng túi trữ vật để mua mạng.

Lúc này, hai người này vô cùng chật vật, người không có đồng nào, vừa chua xót vừa uất ức nhìn Lư Huyền, thê thảm cầu xin: "Cầu sư huynh báo thù rửa hận cho chúng ta! Thể hiện rõ uy danh Đông Vực ta!"

Lư Huyền giận tím mặt, hắn ta bị Bùi Lăng truy sát, sư đệ bên dưới lại bị Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc ăn cướp, ba vực tây bắc nam thật sự tưởng Đông Vực dễ bắt nạt?!

Nếu thù này không báo, sau khi Kính Trung Thiên kết thúc, toàn bộ Đông Vực sẽ trở thành trò cười của ngoại môn.

Đến lúc đó, nghĩ cũng biết Đông Vực sẽ trừng trị hắn ta như thế nào!

Dù sao hắn ta không phải thiên kiêu dòng chính của Đông Vực, là kiểu nửa đường nhập bọn, đã không có căn cơ ở Đông Vực, cũng thiếu tình cảm chung đụng nhiều năm.

Đúng vậy, Thánh tông mạnh được yếu thua thế nào, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, nhiều năm ở chung với nhau, dù đã thành quen dùng lợi ích và thực lực để cân nhắc hết thảy, cuối cùng vẫn chịu sự ảnh hưởng của tình cảm.

Nhưng Lư Huyền không hưởng thụ được những thứ này ở Đông Vực.

Nếu hắn ta trở về Nam Vực càng phải chết.

Cho nên, về tình về lý, hắn ta đều phải giết trở về!

Lấy lại bình tĩnh, Lư Huyền trầm giọng hỏi: "Bây giờ các ngươi còn có điểm tích lũy không?"

Nhan Hàm cười khổ nói: "Lư sư huynh, sau khi số thiên tài địa bảo mà ta tìm ra bị cướp đi, điểm tích lũy cũng bị trừ theo, hiện tại chỉ có 120 điểm nhận được khi giết chóc yêu thú."

Điểm tích lũy của Triệu Nhất Nghị càng ít hơn: "Ta và Nhan sư huynh không khác nhau lắm, hiện tại chỉ có 97 điểm."

Lư Huyền lập tức lại hỏi: "Các ngươi đổi thứ gì với Du Quỷ thương nhân?"

"Cái này..." Nhan Hàm lúng túng nói, "Điểm tích lũy của ta không đủ, không đổi được cái gì..."

Triệu Nhất Nghị ngượng ngùng nói: "Ta cũng thế."

Lư Huyền sầm mặt lại, hắn ta vốn tưởng dù sao hai người này cũng có thể đổi được một môn 【 Bạo Linh thuật 】 , sau khi mình học được, có gặp lại Bùi Lăng cũng có sức liều mạng. Kết quả, lại không đổi được cái gì hết?

Thật sự là hai tên phế vật!

"Lư sư huynh." Hai người quan sát vẻ mặt hắn ta, hơi lo lắng hỏi, "Chúng ta làm sao bây giờ?"

Lư Huyền trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh nói: "Dẫn ta đi gặp Bắc Vực Nhĩ Chu Không và Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc!"

Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị nghe vậy khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói: "Vâng!"

Theo bọn họ nghĩ, chắc chắn Lư Huyền sẽ dẫn bọn họ đi tìm hai vị Trúc Cơ này báo thù rửa hận.

Cũng không phải hai người này không biết tình cảm giữa bọn họ và Lư Huyền, còn chưa tốt đến mức độ ra tay với Trúc Cơ vì bọn họ, nhưng bọn họ càng hiểu rõ ràng hơn, sở dĩ Lư Huyền phản bội La Tiều lại đầu quân cho Đông Vực, là vì muốn lấy được sự vẻ vang trên Thi Đấu Ngoại Môn, được đám cao tầng coi trọng và bồi dưỡng.

Loại tình huống này, dù trong lòng Lư Huyền cảm thấy bọn họ đáng đời, trên mặt hành động cũng phải thể hiện ra trách nhiệm và năng lực của thiên kiêu một vực.

Nếu không sau này đối phương đặt chân ở Đông Vực như thế nào?

Chương 336: Chúng ta phải noi theo Lư sư huynh!

Vì vậy, hai người mồm năm miệng mười nói ra nơi gặp phải Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc, dẫn Lư Huyền đến đó, tìm kiếm theo vết tích.

Nửa ngày sau, bên bờ một đầm lầy.

Con muỗi tàn phá bừa bãi, cây sắn dây mọc lan tràn, cỏ dại khắp nơi, vô số tước điểu đang nghịch nước đều hoảng sợ bay đi.

Lúc này, Nhĩ Chu Không vừa thu chưởng, trong nước bùn trước mặt hắn ta có một đống lớn thi thể yêu thú ngổn ngang lộn xộn, từng cái chân cụt tay đứt vô cùng thê thảm.

Tiện tay đạp một cước cho một con yêu thú co giật sắp chết, một phát đạp gãy cổ tiễn nó nhanh chóng lên đường, cuối cùng hắn ta cảm thấy những áp lực và sỉ nhục phải chịu ở chỗ Du Quỷ thương nhân đã dịu đi đôi chút.

Lấy kính thủy tinh ra xem xét điểm tích lũy, thấy điểm số đã khôi phục lại trước khi đổi 【 Bạo Linh thuật 】 , Nhĩ Chu Không hài lòng gật đầu.

"Ừm?" Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ta ngưng tụ, phát hiện lúc này mình đã xếp hạng nhất!

Chưa kịp suy nghĩ kết quả này có ý nghĩa như thế này, lại thấy trên mặt kính có ba điểm đỏ chói mắt đang nhanh chóng đến gần mình!

Nhĩ Chu Không khẽ giật mình, chợt cười lạnh một tiếng, "Ba người? Cũng không biết là người vực nào. Chỉ là, điểm tích lũy đã đưa tới cửa, không lý nào lại bỏ qua."

Nói xong, còn chẳng buồn thu thập yêu thú trên đất, trực tiếp nghênh đón!

Hắn ta thi triển độn pháp nhanh chóng đến gần điểm đỏ trên mặt kính, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa đôi bên đã nhanh chóng rút ngắn.

Nhưng cũng không lâu lắm, Nhĩ Chu Không đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Lư Huyền?!"

Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, một độc chưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống!

Chưởng kình chưa rơi xuống, chướng khí năm màu đã tràn ngập xung quanh trước tiên.

Nhĩ Chu Không vô cùng hoảng sợ không ngừng né tránh, nhưng vừa di chuyển, hơn mười đạo độc mâu như độc long xuất động, trong chớp mắt đã bắn tới!

Đáng chết!

Hắn ta chửi mắng trong lòng, tiếp tục nhanh chóng né tránh, nhưng chậm trễ mất một lúc như thế, Lư Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta, không nói câu nào Mạn Đồ La năm màu trong tay đã nhoáng lên một cái, độc chướng năm màu nhanh chóng bao phủ hai người.

Tốc độ của Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị chậm hơn một bước, lúc chạy tới chỉ thấy độc chướng tràn ngập, không nhìn rõ thứ gì bên trong.

Hai người do dự một chút, cuối cùng không dám trực tiếp đi vào.

Mà dừng bước bên ngoài chờ đợi.

"Không cần lo lắng, với thực lực của Lư sư huynh, có thể dễ dàng đối phó Nhĩ Chu Không này!" Nhan Hàm lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, "Nhĩ Chu Không này chỉ là Nhân Đạo Trúc Cơ, cũng dám đối đầu với Lư sư huynh?"

"Không sai!" Sợ Lư Huyền đứng bên trong không nghe được, giọng của Triệu Nhất Nghị còn to hơn cả Nhan Hàm, nghiêm mặt nói, "Lư sư huynh là Địa Đạo Trúc Cơ, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu Thi Đấu Ngoại Môn năm nay. So sánh ra, Nhĩ Chu Không là cái thá gì? Lư sư huynh tự đến tìm hắn là cho hắn mặt mũi, hắn lại mơ tưởng chống cự, cái thứ không biết xấu hổ!"

"Kính xin Lư sư huynh bớt giận." Đôi mắt Nhan Hàm đảo quanh, cũng hô lên, "Mặc dù thực lực của sư đệ như cách biệt ngày đêm với sư huynh, nhưng lúc nghiên cứu thuật đúc khí cũng có chút tâm đắc. Đợi lát nữa sư huynh giao Nhĩ Chu Không cho sư đệ bào chế, cam đoan để sư huynh hài lòng!"

"Nhĩ Chu Không chỉ là một con chó trước mặt Lư sư huynh." Triệu Nhất Nghị khẽ nói, "Lư sư huynh tự mình ra tay, tất nhiên Nhĩ Chu Không chỉ có thể nghe theo, đâu cần ngươi tra tấn?"

Nhan Hàm nhìn hắn ta một cái, trong lòng tức giận nhưng lại không thể không nói: "Là sư đệ lỡ lời. Thế nhưng, Kính Trung Thiên không có gì thú vị, nếu có thể rút gân lột da Nhĩ Chu Không, dù sao cũng là một chuyện vui, có thể giải sầu cho sư huynh."

Hai người ngươi một lời ta một câu, ngay lúc đang nịnh nọt đến quên cả trời đất, cuối cùng sương độc trước mặt đã chậm rãi tản ra.

Chỉ thấy Lư Huyền cầm Mạn Đồ La năm màu trong tay, ba thanh độc mâu lơ lửng trước cổ họng, trái tim và đan điền của Nhĩ Chu Không, đôi mắt lạnh băng, mặt không biểu cảm.

Sắc mặt Nhĩ Chu Không tái xanh, kêu lên: "Địa Đạo Trúc Cơ?!"

"Ngươi đã đổi gì ở chỗ Du Quỷ thương nhân?" Lư Huyền lạnh giọng hỏi.

Mặc dù Nhĩ Chu Không này chỉ là Nhân Đạo Trúc Cơ, nhưng hôm qua điểm tích lũy của đối phương xếp hạng thứ ba, gần với mình và Bùi Lăng, tất nhiên không phải người mà loại phế vật như Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị có thể so sánh, chắc chắn có thể đổi được vài thứ ở chỗ Du Quỷ thương nhân, tiện tăng trưởng thực lực của mình.

Nhĩ Chu Không lấy lại bình tĩnh, nói: " 【 Bạo Linh thuật 】 ."

【 Bạo Linh thuật 】 ?

Lư Huyền nghe vậy lập tức thất vọng, không khỏi nhíu mày, nếu là ngự yêu huyết khế vậy có thể bù lại cho hắn ta! Bùi Lăng có thể cướp ngự yêu huyết khế của hắn ta, vì sao hắn ta không thể cướp của những người khác?

Nhất là ngự yêu huyết khế có ý nghĩa thêm một yêu thú Trúc Cơ kỳ trợ giúp, so sánh ra, giá trị chiến lực của Nhĩ Chu Không không đáng là bao.

Thế nhưng, có vẫn tốt hơn không có.

Lập tức phân phó: "Giao 【 Bạo Linh thuật 】 ra."

Nhĩ Chu Không không nói hai lời, trực tiếp lấy ra ngọc giản từ trong túi trữ vật, đưa tới.

Chương 337: Cho ngươi một cơ hội! (1)

Thu hồi ngọc giản, Lư Huyền còn nói: "Thiên tài địa bảo và linh thạch, phù lục, đan dược... Lấy hết ra."

Nhan Hàm thấy vậy trong lòng thoải mái hơn, nói giúp vào: "Động tác lưu loát một chút! Đừng để Lư sư huynh của chúng ta đợi lâu!"

"Lư sư huynh, ta thấy cũng không cần để lại túi trữ vật cho hắn." Triệu Nhất Nghị đề nghị, "Thực lực của sư huynh như thế, còn có phúc phận cực sâu, nếu sau đó tìm ra nhiều thiên tài địa bảo không có chỗ chứa thì làm sao bây giờ? Vẫn nên cầm theo cả túi trữ vật đi."

Nhĩ Chu Không nổi giận, hắn ta vừa tha cho Nhan Hàm một mạng, vốn cảm thấy đồng môn của tên phế vật này không thể uy hiếp được mình, giữ lại biết đâu còn có thể thu hoạch một lần nữa.

Không ngờ, Nhan Hàm lại đi tìm Lư Huyền tới!

"Lư Huyền!" Nhĩ Chu Không trầm giọng quát, "Làm người để lại một con đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta đã cho ngươi 【 Bạo Linh thuật 】 , ngươi còn muốn lấy đi những vật khác của ta, đây là không muốn để lại đường sống cho ta! Ngươi đã đắc tội Nam Vực, chẳng lẽ còn muốn đắc tội Bắc Vực ta!"

Vẻ mặt Lư Huyền âm u lạnh lẽo, cười lạnh nói: "Nam Vực đúng cái kẻ địch mạnh, nhưng Bắc Vực thì sao? Ngươi chỉ là một Nhân Đạo Trúc Cơ, còn chưa có tư cách nói điều kiện với ta!"

Trước đó Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị khen ngợi Lư Huyền cũng vì muốn lấy lòng lợi dụng.

Nhưng lúc này thấy Nhĩ Chu Không mạnh nhất Bắc Vực lại bị Lư Huyền thoải mái giẫm ở dưới chân, đều rất chấn động. Cả hai đều nhìn Lư Huyền với ánh mắt sùng kính, âm thầm nghĩ: "Bá đạo như vậy, khí phách như thế, Lư sư huynh đúng là thiên kiêu Đông Vực ta, tu sĩ chúng ta phải noi theo Lư sư huynh!"

"..." Sắc mặt Nhĩ Chu Không tái xanh, hắn ta là hạng nhất ngoại môn Bắc Vực, ngoại trừ Du Quỷ thương nhân vừa đột ngột xuất hiện kia, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy!

Chỉ là thấy Lư Huyền không hề che giấu sát ý, sau khi suy nghĩ liên tục, cuối cùng hắn ta cứ thế nhịn xuống, trầm giọng nói: "Tốt, cho ngươi!"

Lư Huyền không khách sáo cướp sạch đồ của hắn ta.

Thấy điểm tích lũy của mình tăng lên một đoạn liền dừng lại, hắn ta không khỏi nhíu mày lại: "Sao ít như vậy?"

Nhĩ Chu Không nhịn xuống sự nhục nhã, nói: "Phần lớn điểm tích lũy của ta đều đến từ giết yêu thú, vốn không tìm được bao nhiêu thiên tài địa bảo."

Lư Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn xếp hạng phát hiện Bùi Lăng vẫn là hạng chót, thầm nghĩ có lẽ đối phương đang nghiên cứu ngự yêu huyết khế, tạm thời không có thời gian đi giết yêu thú và sưu tập thiên tài địa bảo... Đây đúng là cơ hội tốt để mình tích lũy thực lực!

Nghĩ tới đây, hắn ta buông kính thủy tinh xuống, thấy sắc mặt Nhĩ Chu Không âm trầm, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Muốn báo thù?"

Nhĩ Chu Không không nói câu nào

Đương nhiên hắn ta muốn báo thù!

Thế nhưng, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, hiện tại Lư Huyền là dao thớt, hắn ta là thịt cá, không cần thiết vì nói mấy câu thoải mái ngoài miệng, rồi nhận lấy đủ loại thủ đoạn đúc khí.

"Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội!" Lư Huyền cao ngạo nói, "Đợi chút nữa ta sẽ đi tìm Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc, đến lúc đó hai người các ngươi có thể liên thủ, ta lấy một địch hai. Nếu các ngươi có thể thắng một chiêu nửa thức của ta, ta sẽ trả lại toàn bộ đồ vật cho ngươi!"

Nhĩ Chu Không giật mình, chợt kịp phản ứng, Lư Huyền cố ý!

Hắn ta muốn biểu hiện ra phong thái tuyệt thế vô địch cùng thế hệ của mình trước mặt tất cả mọi người từ trên xuống dưới Thánh tông đang quan sát Kính Trung Thiên, từ đó nhận được sự thưởng thức và bồi dưỡng của đám cao tầng, một phát lên trời.

Đáng chết... Mình không tiếc từ bỏ tiền đồ lâu dài, lựa chọn Nhân Đạo Trúc Cơ để liều một lần, chẳng lẽ lại làm bàn đạp cho Lư Huyền? Trong lòng Nhĩ Chu Không uất ức, nhưng sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hắn ta lập tức nói: "Thật chứ?"

Dù sao đã rơi vào trong tay Lư Huyền, Lư Huyền không trả đồ cho hắn ta, hắn ta cũng không có cách nào.

Nhưng bây giờ Lư Huyền muốn nhất chiến thành danh, cũng cho hắn ta một cơ hội, sao lại không muốn?

"Lư sư huynh, lòng dạ Nhĩ Chu Không này kín đáo, đừng để ý hắn thì tốt hơn." Thấy thế, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị nhìn nhau, lại cùng tiến lên trước thuyết phục, "Theo ý ta, hoặc là giết hoặc là phế, loại người vụng về không chịu nổi như thế, sao xứng để sư huynh phiền lòng?"

"Đúng vậy, Lư sư huynh." Triệu Nhất Nghị cũng nói, "Thánh tông ta luôn cường giả vi tôn, rõ ràng Nhĩ Chu Không đã thất bại trong tay sư huynh, còn thầm oán hận, nên rút gân lột da ngay tại chỗ để răn đe!"

Hai người đều cảm thấy Lư Huyền quá sơ suất, dù đã Địa Đạo Trúc Cơ nhưng cũng chỉ mới Trúc Cơ, nghĩ cũng biết chưa kịp học đủ loại thuật pháp tương xứng, Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc là hai vị Nhân Đạo Trúc Cơ, chưa chắc không có sức liều mạng.

Đã vậy cứ dứt khoát giải quyết Nhĩ Chu Không, cần gì phải mạo hiểm cho hai người này cơ hội?

Chẳng may sơ sẩy, Lư Huyền biến thành trò cười là việc nhỏ, sao có thể cam đoan lợi ích của Đông Vực bọn họ?

"Hay là sư huynh hy vọng Nhĩ Chu Không có thể thật lòng thần phục?" Nhan Hàm trực tiếp lấy ra một đống lớn hình cụ, vỗ ngực cam đoan.

Chương 338: Cho ngươi một cơ hội! (2)

"Xin Lư sư huynh yên tâm, chỉ cần giao hắn cho sư đệ, nhiều lắm là trong vòng một canh giờ, cam đoan sư huynh muốn hắn làm gì cũng được!"

Ánh mắt Triệu Nhất Nghị lóe lên: "Lư sư huynh, ta..."

"Ngậm miệng." Lư Huyền không nhìn bọn họ một cái nào, lạnh lùng quát, "Nếu biết Thánh tông ta cường giả vi tôn, vậy bây giờ ta nói cái gì chính là cái đó! Ta nói muốn cho hắn cơ hội, sẽ cho hắn cơ hội!"

"Nếu còn dài dòng nửa chữ, liền cút cho ta!"

Hắn ta đã liên tục chịu thiệt thòi mấy lần trên tay Bùi Lăng, thậm chí có thể nói, từ lúc đi vào Kính Trung Thiên đến nay, chỉ cần gặp Bùi Lăng, hắn ta vẫn bị đuổi đánh!

Nếu hai người có tu vi tương đương, còn có thể nói đây là kỳ phùng địch thủ nhân tài gặp nhau.

Nhưng hắn ta là Địa Đạo Trúc Cơ, Bùi Lăng mới Luyện Khí tầng chín!

Hiện tại không tranh thủ thời gian giẫm đạp thêm mấy tên Trúc Cơ để thể hiện thực lực, chẳng may tông môn thật sự cho rằng hắn ta có tiếng không có miếng, là một phế vật thì làm sao bây giờ?

Hai tên phế vật Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị này thì biết cái gì!

Thấy Lư Huyền lên tiếng, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị lập tức im lặng, không dám tiếp tục nhiều lời.

Hai người nhìn nhau trong lòng vừa lo lắng vừa khâm phục.

Lư Huyền Lư sư huynh này cường hãn bá đạo như thế, đợi một thời gian nữa, chắc chắn có thể trở thành thiên kiêu được tông môn coi trọng, tiền đồ không đo lường được.

Đúng là cơn ác mộng của những đồng môn thi đấu cùng trận!

Cũng may đây là sư huynh trong Đông Vực của bọn họ.

Nghĩ tới đây, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, dưới sự phân phó của Lư Huyền, bọn họ tiếp tục dẫn đường đi tìm đại sư tỷ Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc.

Trong sơn cốc non xanh nước biếc, cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại rực rỡ, một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi.

Dòng suối nhỏ rất nông, trong veo thấy đáy, có thể thấy được rất nhiều tôm cá đang tùy tiện bơi lượn giữa đám rong rêu ở bên trong.

Nguyễn Thốc Thốc thải y nhẹ nhàng, không để ý bên khe suối ẩm ướt, nửa quỳ dưới đất, hai tay đưa vào suối nước, đang cẩn thận thu thập một lùm thủy thảo như lông đuôi khổng tước.

Đây là Tước Hoàng hoa.

Một loại linh thực sống dưới nước hiếm có, là bảo vật tha thiết ước mơ của tất cả tu sĩ tu luyện công pháp Thủy hệ.

Lúc này tâm trạng Nguyễn Thốc Thốc khá tốt, sau khi trải qua lần liều chết chém giết với Bách Chiến Anh Linh, ngay sau đó lại bị Du Quỷ thương nhân đe dọa sỉ nhục, cuối cùng đã qua cơn đau khổ, nàng không chỉ gặp một con dê béo ở trên đường, kiếm được một khoản vốn liếng nho nhỏ, vốn lúc này chỉ nghĩ nghỉ ngơi bên khe suối, lại phát hiện Tước Hoàng hoa.

Hiện tại điểm tích lũy của nàng xếp hạng thứ hai, tạm thời đứng sau Nhĩ Chu Không.

Nhưng không sao, chờ thu thập gốc Tước Hoàng hoa này, chắc chắn nàng có thể vượt qua đối phương.

Thế nhưng, Tước Hoàng hoa nổi tiếng yếu ớt, phải vô cùng cẩn thận mới có thể đảm bảo dược hiệu không bị xói mòn trên diện rộng.

Ngay lúc này, kính thủy tinh bên hông Nguyễn Thốc Thốc đột nhiên hiện ra một vòng hồng quang.

Nàng cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện xếp hạng của Nhĩ Chu Không lập tức tụt xuống mấy tên, nàng lập tức vươn lên hạng nhất.

"Ừm?" Nguyễn Thốc Thốc hơi khó hiểu, nhưng chỉ nghĩ vậy cũng không quan tâm, tiếp tục thu thập Tước Hoàng hoa.

Ngay lúc nàng vất vả sắp xếp tốt bộ rễ chằng chịt mảnh nhỏ của Tước Hoàng hoa, sắp lấy ra từ trong nước, mặt kính thủy tinh lại nhấp nhoáng hồng quang.

Nguyễn Thốc Thốc nhíu mày xem xét, trên mặt kính đột nhiên xuất hiện bốn điểm đỏ.

Một điểm đỏ đi đầu tiên.

Ba điểm đỏ đi tụt lại một khoảng ở phía sau, đều đang nhanh chóng tới gần chỗ nàng.

Nàng lại càng nhíu chặt hàng mi đen dày, suy nghĩ xoay chuyển, không muốn từ bỏ Tước Hoàng hoa đã sắp tới tay, quyết định kéo dài thêm chút!

Chẳng mấy chốc, cuối cùng đã sắp xếp tốt từng bộ rễ của Tước Hoàng hoa, Nguyễn Thốc Thốc vội vàng lôi nó ra khỏi mặt nước, nhanh chóng nhét vào trong bình ngọc đã được chuẩn bị sẵn, vào lúc này, bóng dáng Nhĩ Chu Không đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Nguyễn Thốc Thốc lập tức cảnh giác, nàng một tay nhét bình ngọc vào túi trữ vật, dịu dàng nói: "Là ta tìm được gốc Tước Hoàng hoa này trước, nếu ngươi muốn cướp đoạt, chỉ sợ tìm nhầm người!"

Giọng nói của nàng mềm mại, trong lúc nói chuyện sóng mắt lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười đều có một sức hấp dẫn kỳ dị, khiến người ta không nỡ đối xử nghiêm khắc với nàng, vô thức muốn lấy lòng nàng.

Dù trong lòng Nhĩ Chu Không nóng như lửa đốt, lúc này giọng nói cũng vô thức chậm lại: "Nguyễn sư muội..."

Nói được một câu hắn ta đã tỉnh lại, lập tức thay đổi sắc mặt quát khẽ, "Nguyễn sư muội, bây giờ không phải là lúc ngươi và ta đối địch, vẫn nên nhanh chóng thu lại mị hoặc chi thuật! Đông Vực Lư Huyền đang ở ngay phía sau, hắn đã Địa Đạo Trúc Cơ! Nếu ngươi không muốn bị hắn cướp sạch không còn gì giống ta, còn phải nghe theo lời phân phó của hắn ta, nhanh chóng liên thủ với ta, ra tay đối phó hắn đi!"

Địa Đạo Trúc Cơ!

Nguyễn Thốc Thốc không khỏi giật mình, nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Vào lúc khẩn cấp, Nhĩ Chu Không không kịp nói tỉ mỉ, chỉ dăm ba câu kể lại những chuyện mình đã trải qua, khó khăn lắm mới nói xong chân tướng, đã xuất hiện ba bóng dáng ở nơi xa.

Chương 339: Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ

Lư Huyền ở giữa, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị một trái một phải đi tụt lại hai bước ở sau lưng.

Nhĩ Chu Không thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp nhắc nhở Nguyễn Thốc Thốc, hơn mười đạo độc mâu đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lư Huyền.

Ngay sau đó, tất cả độc mâu gào thét mà ra!

Hai người vội vàng tự mình thi triển độn pháp né tránh, sắc mặt Nguyễn Thốc Thốc trầm xuống, Lư Huyền này vừa ra tay, khí tức lộ ra ngoài, khí thế của độc mâu như sấm đình, đúng là khí thể chỉ Đạo Trúc Cơ mới có.

Nàng lập tức truyền âm cho Nhĩ Chu Không: "Ngươi quấn lấy hắn, ta lấy Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ lay động tâm trí hắn, ngươi lại nhân cơ hội ra tay! Lư Huyền cũng mới Trúc Cơ, dù là Địa Đạo Trúc Cơ chắc chắn chưa kịp tu luyện thuật pháp Trúc Cơ kỳ, sự chênh lệch giữa chúng ta và hắn cũng không lớn như tưởng tượng. Ngươi và ta liên thủ, đủ để chiến một trận!"

Nhĩ Chu Không thở phào, hắn ta chỉ sợ sau khi Nguyễn Thốc Thốc phát hiện Lư Huyền là Địa Đạo Trúc Cơ, đánh cũng không chịu đánh đã trực tiếp rút lui.

Dù sao bây giờ Nguyễn Thốc Thốc còn chưa tổn thất, toàn bộ tài sản của hắn ta đều ở trong tay Lư Huyền.

Lập tức gật đầu: "Được! Ngày nào còn Lư Huyền, ngươi và ta không chỉ không thể lấy được hạng nhất, thậm chí còn phải đề phòng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có cơ hội đạt được sự coi trọng của tông môn!"

Nhĩ Chu Không nói xong hét lớn một tiếng, vỗ một chưởng về phía Lư Huyền!

Cùng lúc đó, vẻ mặt Nguyễn Thốc Thốc thay đổi, từ trầm ổn nghiêm nghị chuyển thành u oán đau khổ.

Đôi mắt long lanh như khóc mà không phải khóc, như vui không phải vui, như giận không phải giận nhìn về phía Lư Huyền, muốn nói lại thôi, muốn nói còn dừng, dường như giữa hai người có vô số quá khứ sướng vui giận buồn, tơ tình lượn lờ, hỗn loạn không thể cắt đứt.

Gió nổi lên.

Cơn gió thổi bay một góc váy của nàng, Nguyễn Thốc Thốc theo đó điểm mũi chân một cái, tay áo tung bay, đạp gió mà múa giữa núi non xinh đẹp.

Lập tức, một cảm giác đau thương cực kỳ nồng đậm tràn ngập toàn trường.

Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị giật mình muốn nói gì đó, chợt cổ họng nghẹn lại không nhịn được si ngốc nhìn Nguyễn Thốc Thốc.

Lúc này bọn họ ngơ ngác không nhớ nổi mình là ai, cũng không nhớ ra được Nguyễn Thốc Thốc là ai, chỉ cảm thấy dường như mình đã làm việc vô cùng có lỗi với nữ hài tử nhẹ nhàng múa trước mắt.

Sự áy náy và hối hận to lớn lập tức thôn phệ tâm linh của bọn họ.

Vào lúc này, bọn họ không để ý tới núi non xung quanh, Lư Huyền và Nhĩ Chu Không cách đó không xa, trong mắt bọn họ chỉ có Nguyễn Thốc Thốc đang nhảy múa.

Nguyễn Thốc Thốc cau mày, dường như đang vần vò cõi lòng của bọn họ, khiến bọn họ đau lòng không thể thở nổi; thỉnh thoảng Nguyễn Thốc Thốc hơi cong khóe môi như có chút ý cười, bọn họ mới có thể thầm thở phào, chỉ cảm thấy chết ngay bây giờ cũng đáng.

Lúc này ở nơi đây, Nguyễn Thốc Thốc là trời của bọn họ, là tâm thần của bọn họ, không hỏi sinh tử, không hỏi tất cả, bọn họ chỉ muốn mặc cho nàng xử trí.

Lư Huyền nhìn Nhĩ Chu Không vỗ chưởng kình xuống, vẻ mặt bình tĩnh, Mạn Đồ La năm màu trong tay hơi chập chờn, trước mặt đột ngột sinh ra độc thuẫn nghênh đón một chưởng này.

"Phanh."

Chưởng kình đập mạnh vào độc thuẫn, độc thuẫn hơi rung nhẹ rồi tiếp tục bảo vệ Lư Huyền.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn ta đột nhiên vô thức nhìn về phía Nguyễn Thốc Thốc, trong chốc lát lại khó nhìn sang chỗ khác, chỉ cảm thấy đây là trân bảo mà đời này mình cực kỳ yêu quý, lại vì đủ loại nguyên nhân mất đi rồi tìm lại.

Dường như là thanh mai trúc mã tuổi nhỏ vô tư, thời niên thiếu ngây thơ đứng dưới hoa đẹp trăng sáng tự định chung thân, sau này người thiếu niên đi xa quê tìm kiếm công danh phú quý, để lại một mình thanh mai ở cố hương, cô đơn làm bạn với ánh đèn, chìm trong vắng lặng, bông hoa ánh trăng thời niên thiếu lẳng lặng trôi qua.

Nhiều năm sau gặp lại, chỉ có ngàn dòng lệ rơi.

Là hắn ta có lỗi với nàng...

Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt Lư Huyền cháy bỏng, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự mê hoặc của Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ, cười lạnh nói: "Mặc dù ngươi đã Trúc Cơ, nhưng mị hoặc chi thuật vẫn là cấp độ Luyện Khí, vẫn chưa đủ trình độ dùng để đối phó ta!"

Nhân lúc hắn ta mất tập trung, Nhĩ Chu Không nhanh chóng vây quanh độc thuẫn, lại vỗ một chưởng về phía Lư Huyền!

Lư Huyền cũng không quay đầu lại, hai tay bấm một đạo pháp quyết, Nhĩ Chu Không đột nhiên phun ra một ngụm máu xanh, khí tức nhanh chóng suy sụp, lập tức rơi xuống từ giữa không trung, hắn ta đã trúng độc!

Nhĩ Chu Không khẽ giật mình: Mình trúng độc lúc nào?!

"Bất ngờ lắm à?" Lư Huyền hơi cười lạnh, nghiêng đầu liếc nhìn hắn ta một cái, mỉm cười nói, "Ta đã dám lấy một địch hai, sao có thể không chuẩn bị?"

Thì ra là thế!

Nhĩ Chu Không lập tức hiểu rõ mình đã trúng kế, vừa rồi hắn ta bị Lư Huyền đánh bại, đã bị âm thầm hạ độc. Chỉ là thủ đoạn hạ độc của Lư Huyền rất cao minh, khiến độc tính tiềm ẩn trong cơ thể hắn ta không phát tác.

Đến mức Nhĩ Chu Không căn bản không phát hiện.

Chương 340: Thanh Yếu Hồ Yêu

Lúc này Lư Huyền sử dụng độc công thôi động kịch độc trong cơ thể hắn ta, lập tức khiến hắn ta mất đi sức chiến đấu!

Độc tính trong cơ thể Nhĩ Chu Không bộc phát, Nguyễn Thốc Thốc không khỏi sợ hãi, vừa rồi nàng không sợ Lư Huyền là vì cảm thấy hai vị Nhân Đạo Trúc Cơ liên thủ, đối đầu với Lư Huyền mới vào Địa Đạo Trúc Cơ, dù đánh không lại cũng có thể ung dung rút đi.

Nhưng không ngờ Nhĩ Chu Không này lại vô dụng như thế, vừa khai chiến đã bị Lư Huyền áp chế, hiện tại một mình nàng một cây chẳng chống vững nhà, sao có thể là đối thủ?

Nghĩ tới đây, Nguyễn Thốc Thốc lại không trì hoãn, xoay người bỏ chạy.

Nhưng Lư Huyền đã hành động trước nàng một bước, biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó hắn ta đột nhiên xuất trước người Nguyễn Thốc Thốc không xa, Mạn Đồ La năm màu trong tay ầm vang nổ tung!

"Ầm."

Độc chướng năm màu nhanh chóng tràn ngập, gần như trong nháy mắt đã thôn phệ hai người.

Trong độc chướng truyền ra tiếng đánh nhau ầm ầm rầm rầm, động tĩnh chỉ kéo dài trong chốc lát ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh.

Trong giây lát chướng khí tiêu tán, Lư Huyền cầm Mạn Đồ La năm màu trong tay, ung dung đứng đó, tứ chi của Nguyễn Thốc Thốc bị một cây độc mâu ghim lại trên mặt đất cách đó không xa, đã không thể động đậy.

"Ta vừa thu thập được một gốc Tước Hoàng hoa ở ngay trong túi trữ vật." Nguyễn Thốc Thốc không chút do dự, lập tức nói, "Còn sưu tập được một vài thiên tài địa bảo khác, toàn bộ cho ngươi! Thả ta một con đường sống, tiếp theo dù gặp phải ở nơi nào, ta nhất định nhượng bộ lui binh!"

Lư Huyền cười lạnh, hút túi trữ vật của nàng vào trong lòng bàn tay, vui vẻ nhận lấy tất cả thiên tài địa bảo và rất nhiều linh thạch đan dược phù lục đủ loại ở bên trong.

Điểm tích lũy của hắn ta lập tức biến thành thứ nhất.

"Muốn ta không giết các ngươi cũng rất đơn giản." Liếc nhìn hai vị Nhân Đạo Trúc Cơ giận mà không dám nói gì, Lư Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ cần không gặp phải Bùi Lăng, với thực lực của mình đủ để đi ngang ở Kính Trung Thiên!

Hắn ta thu hồi túi trữ vật của mình, lạnh giọng nói, "Tiếp theo ba vực chúng ta liên thủ cùng đối phó Nam Vực!"

"Trước hết giết bốn người Công Trị Ngôn, Thẩm Già, Tần Khánh, Triệu Thiên Lại này."

"Cuối cùng lại hợp lực giết chết Bùi Lăng!"

"Chỉ cần hoàn toàn giải quyết Nam Vực, ta sẽ giải độc cho các ngươi."

Trên cánh đồng bát ngát.

Cỏ cây sum sê.

Duy chỉ có một dốc núi lại không cánh mà bay, thay vào đó là một chưởng ấn to lớn sâu vài trượng.

Dưới đáy đã có nước cuồn cuộn chảy ra.

Nơi đây lại tạo thành một hố sâu to lớn.

Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương đứng ở bên bờ hai mặt nhìn nhau, đều vô cùng sợ hãi.

Sau một lát, Bích Tinh Huyết Lang Vương vội ho một tiếng: "Tộc ta cần đổi một lãnh địa khác, địa bàn của Quỷ Diện Đào Hoa Yêu cũng không tệ."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu: "Quỷ Diện Đào Hoa Yêu đã chết, để tộc đàn của ngươi tự đi qua đó là được. Ngươi và ta đi tìm Tuyết Hồ Yêu."

Đúng vậy, trải qua sự giới thiệu của Bích Tinh Huyết Lang Vương, Bùi Lăng quyết định dùng ngự yêu huyết khế cho Tuyết Hồ Yêu.

Đây là vì đối phương có huyết mạch Thanh Yếu trong người, Thanh Yếu sơn là thánh địa của Yêu tộc, nhìn từ sự miêu tả trước đó của Mạc Chấn Y, cho dù là Trọng Minh tông khổng lồ, cũng rất cẩn thận với Thanh Yếu sơn.

Cho nên thực lực và tiềm lực Tuyết Hồ Yêu sẽ mạnh hơn những yêu thú khác!

Điều này rất giống với việc tầm mắt và thực lực tổng hợp của đệ tử chín đại tông môn, chắc chắn sẽ mạnh hơn tán tu.

Càng quan trọng hơn là, lúc Bích Tinh Huyết Lang Vương nhắc đến yêu thú Trúc Cơ, liên quan tới đánh giá thực lực, phần lớn đều "sàn sàn bằng" Lang Vương, duy chỉ có lúc nhắc đến Tuyết Hồ Yêu, mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng trong mắt vẫn vô thức thể hiện ra sự kiêng dè và sợ hãi sâu sắc...

Cực kỳ hiển nhiên, con Tuyết Hồ Yêu kia mạnh hơn yêu thú Trúc Cơ bình thường!

Chỉ cần khế ước đối phương, chắc chắn hắn có thể giành được ưu thế càng lớn hơn trong lần tranh đấu Kính Trung Thiên này.

Thế là, Bích Tinh Huyết Lang Vương gầm nhẹ vài tiếng, sau khi phân phó tộc đàn tiến về địa bàn Quỷ Diện Đào Hoa Yêu, lại cùng Bùi Lăng xuất phát đến lãnh địa Tuyết Hồ Yêu.

...

Sơn cốc không tên.

Một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua trong cốc, ngăn cách đáy cốc không lớn không nhỏ thành hai nửa.

Ven bờ mọc đủ loại hoa thụ, lúc này không đúng mùa lại vẫn nở rộ, thu hút vô số ong bướm.

Gió núi lướt qua, cánh hoa màu hồng nhạt rì rào rơi xuống, bồng bềnh trên mặt nước, nước suối trong veo cánh hoa hồng nhạt làm nổi bật nhau, đẹp không sao tả xiết.

Trong tiếng nước róc rách thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót líu lo, càng lộ rõ vẻ đẹp tĩnh mịch trong cốc.

Trên một gốc hoa thụ cao lớn lạ thường đột nhiên có một sợi tơ chậm rãi rủ xuống, trên sợi tơ treo một nhánh hoa tươi đẹp.

Nhánh hoa bị đặt ở nơi cách mặt nước khoảng một thước, liền không rơi xuống nữa.

"Lạch cạch."

Một con cá chép vàng óng ánh đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, cắn một cái vào nhánh hoa.

Ngay lúc nó khó khăn lắm mới cắn trúng, nhánh hoa đột nhiên bị kéo lên một cái, cá chép lập tức cắn vào khoảng không, không cam lòng vẫy đuôi ở giữa không trung, ngã xuống vũng nước.

Chương 341: Thanh Yếu Hồ Yêu (2)

Ở giữa cành lá hoa thụ sum suê mơ hồ truyền ra một tiếng cười trộm.

Vào lúc này, hai tên tu sĩ cảnh giác đi vào sơn cốc.

"Linh khí thật nồng đậm!" Vừa bước vào trong cốc, một tu sĩ đã hơi ngạc nhiên, "Chỉ cách nhau có mấy bước, linh khí lại có sự chênh lệch lớn như thế?"

"Chắc chắn nơi này sẽ có thiên tài địa bảo!" Đồng bạn của hắn ta mừng rỡ, vội vàng nói, "Chúng ta phải tìm kiếm thật cẩn thận!"

Hai người lập tức hăng hái, tìm kiếm xung quanh từng chút một.

Chỉ là, Đinh Hải Lưu đi về phía trước, chợt phát hiện đồng bạn đi bên cạnh đã biến mất không thấy bóng dáng từ lúc nào!

Trong lòng hắn ta nghiêm nghị, nhanh chóng lấy Huyết Phủ ở sau lưng xuống, cảnh giác nhìn quanh.

Vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

"Hồng hộc..." Một con Dã Trư cao lớn nhìn chằm chằm Đinh Hải Lưu, đột nhiên cúi đầu xuống phát động công kích với hắn ta!

Đinh Hải Lưu nhướn mày, giơ phủ lên nghênh đón...

"Kỳ quái, linh khí nơi này nồng đậm như thế, sao cỏ cây đều là vật phàm, ngay cả linh thực bình thường cũng không có?" Quách Thu dùng vỏ đao vạch ra một lùm cỏ, cẩn thận kiểm tra một phen, thất vọng nói.

Vừa nói xong lại không thấy ai trả lời, hắn ta vô thức quay đầu nhìn, không khỏi khẽ giật mình: Sau lưng không có một ai, không biết Đinh Hải Lưu đã biến mất từ khi nào!

Hắn ta lập tức cảnh giác nắm chặt vỏ đao, đang muốn lục soát xung quanh một chút, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng cỏ cây xột xoạt, một con Dã Trư cao gần bằng một người thở hổn hển, đôi mắt đỏ hồng lao về phía hắn ta!

Đầu tiên Quách Thu sững sờ, chợt khinh thường cười lạnh thành tiếng: Một con súc sinh cũng dám khiêu khích hắn ta?

Ngón cái đẩy cơ quan, trường đao ra khỏi vỏ, ôm theo ý lạnh âm u chém về phía con heo.

Binh binh bang bang...

Một lúc lâu sau, dưới hoa thụ, hai tên tu sĩ mình đầy thương tích cắm lưỡi đao của mình vào điểm yếu hại của đối phương, cùng co quắp ngã xuống.

Máu tươi bắn tung tóe đã thấm ướt cỏ cây xung quanh.

Vào thời khắc cuối cùng, Đinh Hải Lưu và Quách Thu mới phát hiện người thoi thóp trước mặt không phải Dã Trư gì, mà là đồng bạn không hiểu sao lại "mất tích" của mình!

Trên hoa thụ đằng xa, giữa những đóa hoa phấn hồng, một con hồ ly cả người trắng như tuyết không pha trộn bất kỳ màu sắc gì đang uể oải ngáp một cái, tự nhủ: "Không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào, không cẩn thận đã chơi chết. Những đệ tử này của Trọng Minh tông không chuyên tâm tu luyện, dù sao cũng là tu sĩ, sao người sau lại dễ chết hơn người trước?"

Nó tiện tay kéo sợi tơ trong tay lên, để cá chép phía dưới lại vồ hụt, đang suy nghĩ tiếp tục ngủ hay đi tìm một chút việc vui khác?

Đúng vào lúc này, lỗ tai xù lông giật giật, nghe được tiếng bước chân đến gần từ xa, lại có người đi vào trong cốc!

Tuyết Hồ Yêu nghiêng đầu hơi híp mắt lại, đôi mắt hẹp dài đặc biệt của Hồ tộc hiện ra vẻ quyến rũ, nó xuyên qua vô số cành lá rậm rạp thấy một người một sói đi vào lãnh địa của mình từ nơi xa.

Hình như con sói kia hơi quen mắt...

Mặc kệ, dù sao đồ chơi cũng không khác mấy.

Tuyết Hồ Yêu nghĩ như vậy, đôi mắt cong cong, trong con ngươi như Hắc Diệu Thạch hiện ra ý cười rõ ràng.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương cẩn thận đi vào sơn cốc.

Bọn họ liếc mắt đã thấy hai bộ thi thể trên mặt đất.

"Ừm?" Bùi Lăng và Lang Vương nhìn nhau, sau khi cẩn thận tới gần kiểm tra một phen, phát hiện đối phương kéo nhau cùng chết, "Xem ra là nội chiến."

Bích Tinh Huyết Lang Vương liếm môi một cái, mong đợi nói: "Túi trữ vật về ngươi, trước hết để ta ăn no nê đã."

Còn chưa nói hết câu, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió!

Một người một sói phản ứng cực nhanh, đồng thời ra tay công kích.

"Ôi chao!" Nhưng sau khi một bóng trắng vô cùng mạo hiểm né tránh sự tấn công của Lang Vương, bị đao khí của Bùi Lăng đánh vào bụi cỏ, lại phát ra tiếng kêu mềm mại của nữ đồng.

Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương giật mình, ngay sau đó lại thấy một con bạch hồ rụt rè chạy ra từ sâu trong bụi cỏ.

Nó chỉ lớn khoảng lòng bàn tay, da lông mềm mại tuyết trắng không có chút màu tạp nào, đôi mắt đen nhánh óng ánh trong suốt, mang theo vẻ ngây thơ đặc trưng của con non.

Lúc này, chân trước của nó lại có một vết đao, máu tươi chậm rãi chảy ra nhỏ xuống lá cây dưới bàn chân.

Với tầm mắt của Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương, đều có thể thấy rõ ràng, mặc dù bạch hồ nho nhỏ này cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không khống chế nổi run lên nhè nhẹ, có vẻ cực sợ.

Điều này khiến Bùi Lăng hơi nghi ngờ, truyền âm hỏi Bích Tinh Huyết Lang Vương: "Tuyết Hồ Yêu?"

Bích Tinh Huyết Lang Vương lập tức nói chắc chắn: "Không sai, là nó!"

Bùi Lăng lập tức yên lòng, lấy ra ngự yêu huyết khế, vận chuyển Huyết Quỷ độn pháp nhanh chóng hạ xuống bên cạnh bạch hồ, chuẩn bị khế ước đối phương.

Vốn tưởng Tuyết Hồ Yêu sẽ liều chết phản kháng, ai biết Hồ Yêu trước mắt rất phối hợp, đôi bên thuận lợi xây dựng huyết khế.

Sau khi hoàn thành khế ước, Tuyết Hồ Yêu lập tức nói vị trí tất cả thiên tài địa bảo trong cốc cho Bùi Lăng.

Một ngày này, điểm tích lũy của Bùi Lăng tăng hơn ba ngàn!

Lời editor: Chân thành cảm ơn đại thần nct301191 - đại thần đầu tiên đã đẩy KP cho Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo! Yeah yeah!!! Vì là đại thần đầu tiên, người muội mong ngóng bấy lâu, nên đáng ra cần bạo 2c thì hôm nay muội sẽ bạo gấp đôi, 4c luôn nha!!!! Cảm ơn đại thần thật nhiều!!!!!

Chương 342: Chúng ta nguyện tiến cử bản thân

Đêm đó, hắn dẫn theo một sói một hồ nghỉ ngơi qua đêm trong cốc.

Nửa đêm, Lư Huyền đánh bậy đánh bạ đi vào trong cốc, Bùi Lăng đang muốn ra tay, nào biết đối phương lập tức dâng lên rất nhiều thiên tài địa bảo, thỉnh cầu biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí bằng lòng đặt lời thề tâm ma, hầu hạ Bùi Lăng và huyết mạch Bùi Lăng đời đời kiếp kiếp, nếu có phản bội, sẽ chịu hình phạt vạn ma phệ tâm.

Thiên tài địa bảo do Lư Huyền mang đến đã khiến điểm tích lũy của Bùi Lăng lập tức vọt lên hơn chín ngàn, chỉ còn một bước nữa là đến cửa ải một vạn.

Ngày kế tiếp, Bùi Lăng đang định xuất cốc, lúc này Công Trị Ngôn và Tần Khánh lại lần lượt xuất hiện, sau khi gặp Bùi Lăng lại nói chuyện một chút, biết được Bùi Lăng còn thiếu mấy trăm điểm tích lũy, hai người không chút nghĩ ngợi lấy ra thu hoạch của mình, giúp Bùi Lăng góp đủ một vạn điểm tích lũy ngay tại chỗ.

Trong chớp mắt Bùi Lăng góp đủ điểm tích lũy, cảnh vật xung quanh lay động một trận, lúc rõ ràng lại, hắn đã bị đưa ra khỏi Kính Trung Thiên, xuất hiện ở trong thủy tạ Nam Vực!

Mạc Chấn Y và đám trưởng lão đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng yêu thích: "Tốt tốt tốt! Đúng là thiên kiêu Nam Vực ta, tương lai của Trọng Minh tông phải dựa vào ngươi!"

"Được rồi, Tông Chủ vừa phân phó, muốn gặp Bùi Lăng ngay sau khi hắn đi ra." Lý Bình thấy đám người Mạc Chấn Y còn muốn nói gì nữa, vội vàng nhắc nhở, "Đừng để Tông Chủ chờ lâu. Dù sao từ khi Tông Chủ bế quan, trong hai trăm năm qua, đây là lần đầu tiên triệu kiến ngoại môn đệ tử."

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng được đưa tới một đại điện nguy nga nghiêm nghị.

Đại điện rộng lớn không thể thấy rõ toàn bộ bố cục, chỉ có thể thấy ánh nến kéo dài đến hai bên thềm son, trên thềm son đặt một ghế dựa bằng da người rộng lớn.

Một tu sĩ đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi.

Nàng mặc váy dài hoa phục, khuôn mặt lại biến mất trong vầng sáng Hỗn Độn, không thể nhìn rõ.

Chỉ nghe Tông Chủ chậm rãi nói: "Ngoại môn đệ tử Bùi Lăng."

Giọng nói này trong trẻo ngọt ngào như ngọc châu rơi vào mâm vàng, không thể diễn tả được sự êm tai.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, Tông Chủ Thánh tông lại là nữ tu?

Hắn không dám thất lễ, vội vàng hành lễ: "Đệ tử bái kiến Tông Chủ, nguyện Tông Chủ thánh công cái thế, thọ cùng trời đất!"

Tông Chủ thản nhiên nói: "Quỳ xuống!"

"Vâng." Bùi Lăng không nói hai lời, vén áo bào quỳ xuống.

Chỉ nghe Tông Chủ tiếp tục nói: "Dập đầu một trăm cái, cho ngươi một phần tạo hóa!"

Bùi Lăng ngạc nhiên, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?

Nhưng đối mặt với khí tức mà Tông Chủ truyền đến, hắn chỉ cảm thấy khí tức này vô cùng mạnh mẽ, sâu không lường được, như đang tàn phá bừa bãi trên mặt biển, so sánh ra Bùi Lăng chỉ như một chiếc thuyền con, không có chút sức phản kháng nào trước mặt vùng biển cuồn cuộn này.

Hắn không dám lỗ mãng, nói một tiếng "vâng", bắt đầu dập đầu.

"Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh..." Trong đại điện lập tức vang lên tiếng dập đầu mãi không dứt.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã dập đầu đủ một trăm cái, bởi vì gạch trong điện cứng rắn, hắn cũng không dám hành động qua loa, lúc này cái trán đã sưng lên thật cao, có vết máu chậm rãi thấm ra.

Hắn mong đợi nhìn người ngồi bên trên, chỉ nghe Tông Chủ mang theo ý cười nói: "Cực kỳ tốt, từ giờ trở đi, ngươi là thứ... Chân truyền đệ tử của Thánh tông ta!"

"Tạ Tông Chủ!" Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, vội vàng dập đầu một cái nữa.

Trước đó Lệ Liệp Nguyệt yêu cầu hắn trở thành vị chân truyền thứ tư của Trọng Minh tông trong vòng mười năm, không ngờ hắn lại hoàn thành nhanh như vậy!

Tính toán đâu ra đấy, lúc này vẫn chưa tới mười ngày!

Tông Chủ vội ho một tiếng: "Lui ra đi."

Bùi Lăng liên tục không ngừng đứng dậy: "Vâng."

Hắn vừa đi ra ngoài điện, vừa cảm thấy hình như vị trí chân truyền này quá dễ dàng?

Lúc này, đã thấy một đám người đứng bên ngoài, người dẫn dầu là Lệ Liệp Nguyệt váy đen lượn lờ, khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng nõn, vừa thấy hắn đã khẽ gật đầu nói: "Ngươi đã trở thành chân truyền đệ tử, có tư cách tiếp tục song tu với ta."

Bùi Lăng lập tức trừng to mắt, còn chưa kịp nói gì, Kim Tố Miên, Kim Tố Đài, u Dương Tiêm Tinh, Lỗ Lục Tường... Thậm chí bao gồm u Dương Tiêm Mộng trong quan tài của u Dương Tiêm Tinh đều xúm lại, cầu xin: "Bùi sư huynh thiên tư cực cao, tu vi cao thâm, chúng ta nguyện tự tiến cử bản thân, kính xin sư huynh chiếu cố!"

"..." Bùi Lăng choáng váng, dù tất cả mọi thứ xung quanh đều rất chân thực, tất cả tri giác của hắn cũng tìm không ra bất kỳ sơ hở gì, nhưng cũng hiểu rõ tình cảnh này là chuyện không thể nào.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Linh Mục thuật 】 !"

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 Linh Mục thuật 】 cho ngài..."

Theo việc thân thể mất đi khống chế, cảnh vật xung quanh lập tức ngưng kết, ngay sau đó lại như một tấm gương vỡ nát, ầm vang nổ tung, vô số mảnh vỡ rơi xuống để lộ ra tình cảnh chân thực.

Chương 343: Hệ thống vs Hồ Yêu (1)

Hắn vẫn ở trong sơn cốc Kính Trung Thiên!

Hai bộ thi thể trước mặt còn chưa khô máu, hiển nhiên thời gian chưa qua bao lâu.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, không giống với lúc trước gặp phải huyễn tượng trong Cảm Mộng lâm ở Cổ Uyên, khi đó tu vi của hắn còn rất thấp, nhưng cũng biết rõ mình đã rơi vào trong ảo cảnh.

Nhưng lần này hắn còn không biết mình trúng huyễn tượng từ lúc nào!

Chuyện xảy ra trong ảo cảnh thật sự quá ly kỳ, sao Luyện Khí kỳ có thể nhận vị trí chân truyền đệ tử?

Lệ Liệp Nguyệt cao cao tại thượng càng không thể nói ra việc tiếp tục song tu với hắn trước mặt mọi người.

Mối quan hệ của Kim Tố Miên và hắn lại như nước với lửa, đám người Kim Tố Đài càng không thể cùng đi lên tự tiến cử bản thân... Có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm như thế!

Nếu không phải từng cảnh tượng ấy phá vỡ suy nghĩ thông thường của hắn, có lẽ đến lúc hắn chết cũng không biết mình ở trong ảo cảnh!

Đúng vậy, trong ảo cảnh, một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một hành động của đám người, nhất là khí thế của Tông Chủ Trọng Minh tông đều không có sơ hở. Sơ hở duy nhất là diễn biến trong huyễn cảnh quá khoa trương!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại thấy Bích Tinh Huyết Lang Vương đang đứng bên cạnh hai bộ thi thể mới mẻ không xa, không quan tâm gì hết không ngừng đào, ăn đất, đào, ăn đất...

Hơn nữa ánh mắt say mê, cứ như những bùn đất kia là món ngon nhất trên thế gian...

"Ừm?" Trên hoa thụ, Tuyết Hồ Yêu dựa vào nhánh hoa, một đuôi cáo tuyết trắng xoã tung rủ xuống, đang ung dung lay động thoáng qua, đột nhiên dừng lại, nó ngồi thẳng người phát hiện Bùi Lăng ở cửa cốc đã tránh thoát huyễn cảnh của mình.

Sau khi thoáng ngạc nhiên, trong con ngươi như Hắc Diệu Thạch của Tuyết Hồ Yêu hiện ra vẻ hứng thú...

Bích Tinh Huyết Lang Vương đang chuẩn bị ăn thi thể tu sĩ mới mẻ như gió cuốn trước mặt, vào lúc này nó bỗng nhiên ngẩn người, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

"Ta là ai..." Bích Tinh Huyết Lang Vương mờ mịt một lát, đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu, "Đúng rồi, ta là... Chó!"

Nó dùng sức lắc cái đuôi hơi có vẻ cứng ngắc, cảm thấy hơi đói bụng.

Vào lúc này, Lang Vương thấy trên mặt đất có một đống thối hoắc ánh vàng rực rỡ, đôi mắt lập tức sáng lên!

Món ngon!

Món ngon nhất trên đời!

Chó muốn ăn cái này!

Thế là, Bích Tinh Huyết Lang Vương vội vàng xông lên bắt đầu ăn từng miếng.

Nó càng ăn càng hưng phấn, càng ăn càng vui vẻ...

Ngay lúc nó vui vẻ vừa ăn vừa điên cuồng vẫy đuôi, đột nhiên lại có một con chó lao ra cướp mất đống vàng óng ánh kia!

Bích Tinh Huyết Lang Vương lập tức giận tím mặt, nó nổi giận gầm lên một tiếng: "Gâu!"

Chợt nhào về phía con chó kia cắn...

Bùi Lăng bị hệ thống khống chế tu luyện, hắn đang suy nghĩ chắc chắn Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng trúng huyễn tượng, nếu không, sao không hưởng thụ thi thể tu sĩ luôn nhớ mong trong lòng, lại dùng sức ăn đất?

Đúng vào lúc này, Bích Tinh Huyết Lang Vương đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn về phía hắn.

Sau đó, đột nhiên đánh tới!

Lúc này Bùi Lăng không thể điều khiển thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bích Tinh Huyết Lang Vương cắn một cái vào vai phải của hắn, lập tức da tróc thịt bong! Cũng may Ngọc Cốt cực phẩm của hắn có lực phòng ngự kinh người, không bị đối phương trực tiếp cắn xuống nguyên cả cánh tay.

Hệ thống thành thạo chạy trốn: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng khôi phục tự do, không quan tâm cho hệ thống đánh giá kém một sao, ôm chặt cổ Bích Tinh Huyết Lang Vương hất đối phương xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng lấy ra Yếm Sinh Đao, không chút lưu tình chém một đao về phía đầu Lang Vương!

Chắc chắn Bích Tinh Huyết Lang Vương đã trúng huyễn tượng, nếu không đối phương tuyệt đối không dám công kích mình!

Bành.

Bích Tinh Huyết Lang Vương chịu một đao, vết thương sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt lại không hề tỉnh táo lại chút nào, tiếp tục đánh về phía hắn.

Bùi Lăng nhướn mày, đang muốn tiếp tục xuất đao, chợt phát hiện tình huống không đúng, Yếm Sinh Đao đâu rồi?

Còn có thân thể của mình... Sao lại biến thành một con chó?!

Lại là huyễn tượng!

Hơn nữa còn trắng trợn biến hắn thành một con chó ở trong huyễn tượng, đây là giả đến không thể giả hơn nữa!

Thấy Bích Tinh Huyết Lang Vương lại nhào tới, tứ chi Bùi Lăng chạm đất vội vàng tránh sang bên cạnh, động tác lại giống hệt như con chó thật, cũng may động tác tấn công của Lang Vương không khác gì một con chó, kém xa vẻ mạnh mẽ hung tàn trước kia, cuối cùng để hắn tránh thoát.

Trong lòng Bùi Lăng giận dữ, quát lên ở trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Huyết Sát đao pháp 】 !"

Hệ thống lại xuất hiện: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần tinh huyết tu sĩ để tu luyện 【 Huyết Sát đao pháp 】 ..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí hai tu sĩ Luyện Khí kỳ, hai yêu thú Trúc Cơ..."

Chương 344: Hệ thống vs Hồ Yêu (2)

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại thoát khỏi huyễn tượng, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn cầm theo đao lao thẳng về phía thi thể của Đinh Hải Lưu và Quách Thu.

Lúc này Bùi Lăng lại không rảnh để ý đến hành động của hệ thống, trong lòng hơi trầm xuống.

Hai yêu thú Trúc Cơ!

Dựa theo tính cách của hệ thống, một con trong số đó chắc chắn là Bích Tinh Huyết Lang Vương ở bên cạnh, còn một con là con Tuyết Hồ Yêu kia!

Chắc chắn huyễn tượng này là Tuyết Hồ Yêu đang giở trò quỷ!

Nhưng lúc hắn vừa nhìn thấy hai bộ thi thể, rõ ràng đã kiểm tra chung quanh, hoàn toàn không phát hiện tung tích của đối phương...

Không đúng! Là huyễn tượng! Huyễn tượng của đối phương lợi hại như vậy, dù trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện!

Chẳng trách trước đó Bích Tinh Huyết Lang Vương nhắc đến Tuyết Hồ Yêu lại kiêng dè như vậy, mặc dù Lang Vương và Tuyết Hồ Yêu đều là yêu thú Trúc Cơ, nhưng rõ ràng không cùng một cấp độ.

Lúc này Bích Tinh Huyết Lang Vương lại nhào lên, sau khi trúng huyễn tượng, dường như Lang Vương chỉ công kích theo kiểu tấn công và cắn xé bản năng.

"Leng keng! Hoàn thành tặng hai tu sĩ Luyện Khí kỳ, hệ thống tiếp tục tặng yêu thú Trúc Cơ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng xoay người chém một đao về phía Bích Tinh Huyết Lang Vương!

Bích Tinh Huyết Lang Vương lại chịu một đao, nhưng thân thể Bùi Lăng cũng bị đánh lui lại mấy bước.

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Vừa lấy được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng phát hiện mình lại biến thành một con chó!

Cùng lúc đó, Bích Tinh Huyết Lang Vương đánh về phía mình như một con chó hoang.

Sắc mặt Bùi Lăng âm trầm, hắn vốn tưởng dù Tuyết Hồ Yêu lợi hại hơn Bích Tinh Huyết Lang Vương, nhưng mình và Bích Tinh Huyết Lang Vương liên thủ nhất định có thể bắt được Tuyết Hồ Yêu, nào biết huyễn tượng của đối phương khủng bố như vậy, bây giờ bọn họ còn chưa gặp mặt chính chủ đã bị đối phương đùa chơi chết thế này?

Vào lúc quan trọng, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong lòng cười lạnh, lập tức nói ở trong ý niệm: "Hệ thống! Ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Bạo Linh thuật 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đồ vật tu luyện, xin chờ một chút..."

"Leng keng! Kiểm tra ra pháp khí hạ phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện 【 Bạo Linh thuật 】 cho ngài..."

Bùi Lăng lại thoát khỏi huyễn tượng, sau đó thân thể chịu sự điều khiển của hệ thống, lấy ra Độc Hỏa Huyết Giao Trượng.

"?!"

Bùi Lăng nhướn mày, Độc Hỏa Huyết Giao Trượng là pháp khí, có tác dụng lớn trong phần tiếp theo của Thi Đấu Ngoại Môn!

Nhưng hệ thống căn bản không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, gọn gàng linh hoạt thi triển 【 Bạo Linh thuật 】 , sau đó ném Độc Hỏa Huyết Giao Trượng về phía một lùm hoa thụ ở đằng xa.

Gốc hoa thụ kia cao lớn lạ thường, nhưng trong biển hoa nối liền như mây này, cũng không dễ thấy cái gì.

Nhưng Độc Hỏa Huyết Giao Trượng còn đang ở giữa không trung, một con bạch hồ đột nhiên nhảy lên, sau đó nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, ngay sau đó...

Oanh!!!!

Toàn bộ biển hoa bị san bằng, nước sông chảy ngược, đá vụn bùn cát bắn ra bay lả tả!

Dù tốc độ của Tuyết Hồ Yêu rất nhanh, nhưng phạm vi nổ tung của Độc Hỏa Huyết Giao Trượng thật sự quá lớn, cứ thế nổ tất cả gốc cây hoa cỏ ở chỗ này thành bột mịn thì thôi đi, còn nổ ra một cái hố cực lớn trên mặt đất, sau khi nước sông chảy ngược một thời gian ngắn lại rầm rầm tràn vào trong hầm, trong chốc lát nước sông ở hạ du đã cạn kiệt!

Dưới uy lực như vậy, toàn bộ nửa người trái của Tuyết Hồ Yêu đều bị nổ tổn thương, da lông vốn tuyết trắng mềm mại cũng bị rách tung toé.

Tuyết Hồ Yêu trợn mắt như muốn phun ra lửa nhìn Bùi Lăng, nó chưa từng chịu đau khổ như vậy!

Cùng lúc đó, Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng bị dư chấn khi Độc Hỏa Huyết Giao Trượng nổ tung đánh bay ra ngoài, bị thương không nhẹ.

Nhưng cũng may sau khi Tuyết Hồ Yêu bị thương không thể tiếp tục duy trì thuật pháp, huyễn tượng bị gián đoạn, cuối cùng Bích Tinh Huyết Lang Vương đã tỉnh táo lại.

Nghĩ tới vừa rồi mình lại ăn cứt cả nửa ngày, còn liều mạng với một con chó khác vì việc ăn cứt, Bích Tinh Huyết Lang Vương lập tức nổi giận, không thèm quan tâm thương thế ở trên người mình, trực tiếp lăn về phía Tuyết Hồ Yêu.

"Lăn đi!" Thấy cảnh này, Tuyết Hồ Yêu lạnh mặt, quát to với Lang Vương, "Nếu không phải nể tình cùng là yêu thú, từ lần đầu tiên ngươi vào cốc đã phải chết rồi, không ngờ tha cho ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn, dẫn Nhân tộc đến đây ám toán ta!"

Bích Tinh Huyết Lang Vương mắt điếc tai ngơ, nó đường đường là Lang Vương, chưa từng chịu nhục nhã như vậy!

Dù bay giờ Bùi Lăng ngăn cản, nó cũng phải xé con Hồ Yêu đáng chết này thành mảnh nhỏ!!!

Chương 345: Lang Vương nổi giận!

Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, vì đề phòng Tuyết Hồ Yêu lại dùng huyễn tượng, Bùi Lăng lập tức cầm Yếm Sinh Đao chém ra hơn mười đạo đao khí bay về phía Tuyết Hồ Yêu.

Thân thể Tuyết Hồ Yêu nhanh nhẹn tránh trái tránh phải, nhanh chóng tránh đi tất cả đao khí, Bích Tinh Huyết Lang Vương này lại lao lên, một ngụm cắn về phía nó.

Tuyết Hồ Yêu vung một trảo ra, trực tiếp đánh bay Bích Tinh Huyết Lang Vương ra ngoài, sau đó trong hai con ngươi sáng lên một vòng huỳnh quang màu hồng nhạt, nhìn chăm chú Bùi Lăng.

Bùi Lăng vừa muốn xuất đao lại rơi vào huyễn cảnh, hắn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, tiếp theo bắt đầu rơi xuống, bên tai vang lên tiếng gió rít gào, hắn ngã mạnh vào trong nước! Ngay khoảnh khắc rơi xuống, vô số rong biển như mái tóc dài cuốn lấy thân thể hắn, trong chốc lát không thể động đậy, trơ mắt nhìn mình bị kéo vào sâu trong nước...

"Hệ thống! Một khóa uỷ thác 【 Bạo Linh thuật 】 !"

Ngay sau đó, hệ thống tiếp nhận: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu vật liệu tu luyện, xin chờ một chút..."

"Leng keng! Kiểm tra ra pháp khí hạ phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện 【 Bạo Linh thuật 】 cho ngài..."

Bùi Lăng lập tức thoát khỏi huyễn cảnh, sắc mặt hắn âm trầm, Tuyết Hồ Yêu này mạnh hơn Bích Tinh Huyết Lang Vương nhiều lắm, đối phương không chỉ có huyễn tượng lợi hại, dưới tình huống bị thương, lực lượng vẫn có thể nghiền ép Bích Tinh Huyết Lang Vương!

Huyết mạch Thanh Yếu sơn lại cường hãn như thế?

Khó trách ngay cả Trọng Minh tông cũng rất coi trọng thứ này, xem như sự tồn tại có thể ngồi ngang hàng.

Nhưng vào lúc này, hắn nhìn hệ thống lấy ra một cái phi toa từ trong túi trữ vật của mình, đây là Ô Linh phi toa, là pháp khí cấp bậc khí vật phi hành! Cũng là thứ mà Bùi Lăng đoạt được ở Hàn thị sơn trang, cùng với Độc Hỏa Huyết Giao Trượng, vốn là thứ Bạch Huống mượn từ nội môn, sau này Bạch Huống bỏ mình trong trận tranh đấu ở Hàn thị sơn trang, hắn đã đoạt được Ô Linh phi toa...

Vốn hắn tính toán đợi chuyện này qua đi lại lấy ra dùng, nhưng hệ thống không quan tâm những chuyện này!

Thấy Bùi Lăng không chỉ tránh thoát huyễn thuật của mình, hơn nữa lại muốn dùng một chiêu vừa rồi, trong mắt Tuyết Hồ Yêu lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, nó vội vàng trốn chạy.

Vù!

Bùi Lăng trực tiếp ném Ô Linh phi toa ra.

Oanh!!!

Tiếng nổ gần như đồng thời vang lên với tiếng kêu thảm của Tuyết Hồ Yêu, toàn bộ sơn cốc đều sinh ra một trận chấn động dữ dội.

Vốn là trong cốc núi non xinh đẹp, khắp nơi đầy sức sống, lúc này đã là hoàn toàn thay đổi!

Dòng sông nhỏ róc rách bị chặn ngang nổ gãy, vô số thảm thực vật chết thảm tan thành mây khói ngay tại chỗ, mặt đất cháy đen nứt nẻ, khắp nơi đều lồi lõm.

Trong một cái hố còn bốc lên hơi nóng hừng hực, nửa người Tuyết Hồ Yêu đẫm máu, lúc này da lông vốn trắng noãn đã sớm không nhìn ra màu sắc ban đầu. Nhìn lướt qua một lượt, chỉ thấy toàn thân nó một mảng đỏ một mảng đen một mảng vàng, bẩn thỉu như một miếng giẻ lau.

Theo tiếng tí tách tí tách, dưới thân dần đọng một vũng máu tươi.

Liên tục bị Bạo Linh thuật dùng pháp khí nổ hai lần, nó đã thoi thóp.

Một bên khác, Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng ngã trên mặt đất, tổn thương cực nặng, phạm vi nổ của Ô Linh phi toa quá lớn, dù vừa rồi nó cực lực né tránh, nhưng vẫn bị dư chấn quét trúng, bị thương không nhẹ.

Bùi Lăng lấy ra ngự yêu huyết khế, đi đến trước mặt Tuyết Hồ Yêu.

"Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một là ký phần huyết khế này, hai là chết!" Bùi Lăng lạnh nhạt nói, vì thu phục Tuyết Hồ Yêu này, hắn đã dùng hết hai món pháp khí!

Chi phí này thật sự quá cao!

Hơn nữa, Hồ Yêu này cũng quá nguy hiểm!

Nếu không có hệ thống, hắn và Lang Vương cộng lại cũng không phải đối thủ của Tuyết Hồ Yêu.

"Nhân loại ghê tởm..." Tuyết Hồ Yêu mở mắt ra, trong con ngươi như Hắc Diệu Thạch lóe lên vẻ phẫn nộ, giọng nói nàng mềm mại xen lẫn vẻ trong trẻo, như thiếu nữ Nhân tộc, "Nếu không phải ngươi ỷ vào ngoại vật, sao có thể là đối thủ của ta!"

Nghe được giọng nói này, Bùi Lăng ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên vừa bị kéo vào huyễn cảnh, Tông Chủ trong huyễn cảnh đã dùng giọng nói giống y hệt, để hắn dập đầu một trăm cái!

Sắc mặt hắn tái xanh, trực tiếp nắm chặt chuôi đao Yếm Sinh Đao, nhắm thẳng cổ Tuyết Hồ Yêu, hung hăng chém xuống!

"Đừng! Ta ký! Đừng giết ta!"

Tuyết Hồ Yêu lập tức chịu thua.

Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, dù là người hay là yêu thú, càng giảo hoạt, càng hèn hạ, lại càng sợ chết!

Hắn mở khế sách ra, để Tuyết Hồ Yêu lấy ra một giọt tinh huyết nhỏ lên khế sách, lại dùng móng vuốt đặt lên chữ "Yêu" trên khế sách.

Tuyết Hồ Yêu tỏ ra không tình nguyện, lại chỉ có thể làm theo.

Chương 346: Bốn khu vực nguy hiểm (1)

Ngay sau đó, Bùi Lăng cũng ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên trên khế sách, tay phải ấn vào chữ "Nhân" ở trên khế sách.

Tinh huyết của một người một yêu hội tụ trên khế sách, sau đó văn tự trên khế sách cùng nhau chấn động, chợt như bầy chim hoảng sợ vội vàng bay đi mất.

Chẳng mấy chốc, Tuyết Hồ Yêu phát ra một tiếng tru lên đau khổ, một sợi bản nguyên mệnh hồn của nó bị khế sách rút đi!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng cảm thấy trong đầu mình như có thêm thứ gì đó, dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khống chế sự sống chết của Tuyết Hồ Yêu!

Cuối cùng, toàn bộ văn tự trên khế sách chui ra khỏi tấm da người, lơ lửng giữa không trung, phần lớn rơi vào trong cơ thể của Tuyết Hồ Yêu, chỉ có số ít rơi vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Huyết khế hoàn thành, khế sách trống rỗng, trong nháy mắt mất đi tất cả linh tính, hóa thành một tấm da người bình thường.

"Ta sắp chết." Thấy đã hoàn thành ký kết huyết khế, Tuyết Hồ Yêu yếu ớt nói, "Nhanh cho ta Hồi Xuân Đan còn có Khí Huyết Đan!"

Bùi Lăng tiện tay ném ra hai bình đan dược, nhanh chân đi đến trước mặt Bích Tinh Huyết Lang Vương, cũng lấy ra hai loại đan dược cho Lang Vương ăn vào.

Một lát sau, Bích Tinh Huyết Lang Vương khôi phục lại trước tiên, thực lực của nó kém xa Tuyết Hồ Yêu nhưng tổn thương không nghiêm trọng như Tuyết Hồ Yêu, hơn nữa Lang Yêu tộc có thể chất tiên thiên, bản thân đã có năng lực tự lành cực mạnh, bởi vậy nhìn Tuyết Hồ Yêu còn nằm rạp trên mặt đất, nó lập tức nở nụ cười gằn.

"Con hồ ly này đang giả chết! Ta đi cắn tỉnh nó!" Bích Tinh Huyết Lang Vương nói xong, vội nhào về phía Tuyết Hồ Yêu.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức muốn ngăn cản, hắn tốn nhiều sức lực như vậy, khó khăn lắm mới có thể xây dựng huyết khế với con Tuyết Hồ Yêu, cũng không muốn Tuyết Hồ Yêu bị Lang Vương cắn chết ngay lúc này.

Nhưng ngay sau đó, Tuyết Hồ Yêu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên huỳnh quang màu hồng nhạt, không hiểu sao Bích Tinh Huyết Lang Vương lại lao đến một phương hướng khác ở bên cạnh, bắt đầu đào, ăn đất, đào, ăn đất...

Trong thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên.

Giám sát Điện Chủ thấy Bùi Lăng dẫn theo Lang Vương đi tìm Lư Huyền, khẽ gật đầu.

Tiểu tử này rất biết nắm bắt thời cơ, biết tiếp theo Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền này sẽ uy hiếp đến thứ tự của mình, liền nắm bắt tất cả cơ hội đẩy đối phương vào chỗ chết.

Ngược lại từ khi bắt đầu Thi Đấu Ngoại Môn, Lư Huyền có hy vọng đạt hạng nhất lại biểu hiện vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là khiến người ta thất vọng.

Ngay lúc mở màn đã bất phân thắng bại với Bùi Lăng Luyện Khí tầng chín thì thôi đi, đã biết bên cạnh Bùi Lăng có yêu thú Trúc Cơ giúp đỡ, còn không nhanh chóng trốn xa, vẫn ở lại địa bàn Quỷ Diện Đào Hoa Yêu nghỉ ngơi, đến mức bị Bùi Lăng tìm thấy...

Sau đó, thấy Bùi Lăng đuổi đánh Lư Huyền cả quãng đường, vẻ mặt giám sát Điện Chủ vẫn rất bình tĩnh, điều duy nhất khiến khóe mắt hắn ta hơi sáng lên là, Bùi Lăng dùng 【 Bạo Linh thuật 】 lại có uy lực so mạnh hơn lúc tu sĩ bình thường sử dụng 【 Bạo Linh thuật 】 rất nhiều. Rất hiển nhiên, tên đệ tử này có sự điều khiển vô cùng tinh diệu với linh lực, có thể phát huy ra hiệu quả tự bạo của đồ vật ở mức độ lớn nhất.

Sau một lát, Bùi Lăng thành công cướp được ngự yêu huyết khế, mặc dù Lư Huyền chật vật nhưng cũng thành công chạy trốn... Những điều này khiến giám sát Điện Chủ cảm thấy Lư Huyền không có chỗ nào đáng để coi trọng.

Cho đến khi Lư Huyền chạy thoát, bắt đầu hợp tác với những người khác, điện chủ mới khẽ gật đầu.

Thực lực không đủ cũng không sao.

Dù sao với những ngoại môn đệ tử này, thật ra con đường tu hành của bọn họ vừa bắt đầu.

Tạm thời tụt lại, tạm thời bị ngăn cản, tạm thời thất bại chịu thiệt thòi... Chỉ cần sống sót, đều không tính là gì!

Tuổi thọ của tu sĩ rất dài, nhất thời dẫn trước cũng không có nghĩa cuối cùng sẽ đi lên đỉnh cao.

Căn cơ Thánh tông vững chắc, có vô số cường giả, cũng có đầy đủ thời gian và sự kiên nhẫn chờ đợi đám máu mới này trưởng thành.

Dù Thi Đấu Ngoại Môn có trình độ khá cao, sẽ trực tiếp quyết định cách đối xử tiếp theo của những máu mới này.

Nhưng cũng không có nghĩa những người bị thua sẽ không có cơ hội nữa.

Tu hành là một việc cực kỳ dài lâu, với tuổi tác và trải nghiệm của giám sát Điện Chủ, đã thấy rất nhiều ví dụ người sau vượt mặt người trước.

Mưu lược cũng là một loại thực lực.

Có thể nhận thức rõ sự chênh lệch giữa mình và đối thủ, có thể buông bỏ phong thái, buông bỏ sự ngạo mạn và tự đại của một người luôn là thiên kiêu, thể hiện ra vị trí yếu thế của mình, lôi kéo cũng tốt, lừa gạt cũng được, lấy lợi dụ dỗ lấy tình cảm để lay động... Nói tóm lại, Thánh tông không hỏi thủ đoạn, thắng là thắng!

Quang minh chính đại dùng thực lực nghiền ép, vô cùng nóng vội tính toán vây công, thậm chí mơ hồ dựa vào vận khí để thắng... Đều là thắng!

Cho nên, Điện Chủ đánh giá cao hành động của Lư Huyền.

Đương nhiên, so sánh ra, người xuất sắc nhất vẫn là Nam Vực Bùi Lăng.

Luyện Khí tầng chín có thể ép Địa Đạo Trúc Cơ đến mức này, đúng là hiếm có.

Nếu lần Thi Đấu Ngoại Môn này không có chuyện bất ngờ, chắc có hai đệ tử này đáng được tông môn coi trọng.

Chương 347: Bốn khu vực nguy hiểm (2)

Chỉ cần bọn họ có thể sống sót, dù là trong lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến thứ tự không nằm trong mấy vị trí đầu, tông môn cũng sẽ dốc hết sức bồi dưỡng, để bọn họ sớm ngày một phát lên trời, truyền thừa y bát.

Trở thành thiên kiêu chân chính của Thánh tông!

Đang nghĩ như vậy, giám sát Điện Chủ thấy Bùi Lăng dẫn theo Lang Vương bước vào sơn cốc của Tuyết Hồ Yêu, lập tức nhướn mày: Đáng tiếc!

Các phương diện của tiểu tử này đều không tệ, nhưng vận khí này... Cũng quá kém!

Kính Trung Thiên có nhiều yêu thú Trúc Cơ như vậy không đi tìm, lại cứ tìm đến Tuyết Hồ Yêu này. Tuyết Hồ Yêu này không phải là thứ mà một ngoại môn đệ tử có thể trêu chọc.

Trước khi bắt đầu lần thí luyện Kính Trung Thiên này, tông môn đã từng tuyên bố, Kính Trung Thiên có rất nhiều nguy hiểm, có một vài nguy hiểm ngay cả Trúc Cơ hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản, sau khi tiến vào, sống chết nghe theo mệnh trời.

Ví dụ như Du Quỷ thương nhân nghỉ lại Vô Trú quật, đó là nơi chỉ tu sĩ Kết Đan mới có thể đặt chân. Dù là nội môn đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ, sau khi tiến vào cũng chắc chắn phải chết.

Ví dụ như Vĩnh Tịch tiểu trúc phong ấn thi quỷ và ma vật, không có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, đi vào bên trong cũng không khác gì huyết thực đưa tới cửa.

Còn có Như Mộng lĩnh không gian thác loạn nguyền rủa khắp nơi, dù có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, đừng nói đi vào, dù chỉ tới gần cũng có thể bị nguyền rủa thôn phệ, chẳng hiểu ra sao lại mơ hồ chết đi.

Trường Sinh cốc lãnh địa của Tuyết Hồ Yêu cũng là một trong những khu vực nguy hiểm, Hồ tộc huyết mạch Thanh Yếu sơn, huyễn thuật của nó là chuyện tự nhiên như ăn cơm uống nước. Tuổi của Hồ Yêu không lớn lắm, đã có thể tuỳ tiện chế tạo huyễn cảnh lấy giả làm thật.

Đừng nói tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường, dù là một vài tu sĩ Trúc Cơ đã trải qua thử thách tâm ma, cũng rất khó chống lại huyễn thuật của nó.

Trừ khi thần hồn vô cùng cường đại, hoặc là tu vi vượt qua cực hạn huyễn thuật của con Tuyết Hồ Yêu kia!

Thánh Tông bố trí mấy nơi nguy hiểm này, chia ra tượng trưng cho bốn khu vực nguy hiểm là Thanh Yếu sơn, U Tố mộ, Phù Sinh cảnh, Vĩnh Dạ hoang mạc ở ngoại giới.

Nếu có đệ tử đi nhầm bỏ mình trong đó, đó là khí vận suy vi, không đáng để Thánh tông đầu tư quá nhiều.

Đương nhiên, đệ tử đi nhầm có thể sống sót trốn ra lại là chuyện khác!

Người như vậy sẽ nhận được càng nhiều sự coi trọng ở Thánh tông

Dù người này dùng thủ đoạn gì để chạy trốn, chỉ cần cuối cùng sống sót đều được cộng thêm điểm ngoài định mức.

Vẻ mặt Điện Chủ bình tĩnh nhìn thoáng qua tình cảnh được thể hiện trên mặt kính bên ngoài thủy tạ, hắn ta đoán không sai, Bùi Lăng và Lang Vương vừa tiến vào sơn cốc của Tuyết Hồ Yêu, đã trực tiếp trúng huyễn tượng.

Thế nhưng, Hồ Yêu kia quá ham chơi, cũng không ra tay giết chết trước, Lang Vương bị nó biến thành một con chó, Bùi Lăng thì đang liều mạng dập đầu ở bên kia...

Ngay lúc hắn ta tưởng Bùi Lăng sẽ bị Hồ Yêu tra tấn đến chết ở trong huyễn tượng, chợt nhíu mày Bùi Lăng là một tu sĩ Luyện Khí tầng chín, lại tránh thoát huyễn tượng của con Hồ Yêu kia?!

Giám sát Điện Chủ trầm ngâm, thầm nghĩ: "Có thể đao ý tiểu thành, tâm tính quả nhiên cứng cỏi, chỉ là không phải cứ dựa vào tâm tính là có thể tránh thoát huyễn tượng của Hồ tộc Thanh Yếu sơn, chắc tiểu tử này đã nhận được cơ duyên đặc thù gì đó..."

"Mặc kệ thế nào, có thể chống cự được huyễn tượng của Hồ Yêu, cũng có chút khả năng chạy trốn..."

Ngay sau đó, hắn ta thấy Lang Vương nhào về phía Bùi Lăng, Bùi Lăng hơi ngăn cản một chiêu, lại rơi vào huyễn tượng.

Thấy thế, Điện Chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù con Hồ Yêu Thanh Yếu sơn kia chỉ là Trúc Cơ tiền kỳ, nhưng huyết mạch của nó nồng đậm, truyền thừa lâu đời, đã chế tạo ra huyễn tượng, dù là nội môn đệ tử chắc chắn cũng sẽ trúng chiêu.

Bùi Lăng này có thể tránh thoát huyễn tượng của đối phương một lần trong thời gian ngắn, thật ra đã rất xuất sắc, thậm chí còn khiến Điện Chủ thấy ngạc nhiên, lúc này lại rơi vào huyễn tượng, chắc chắn con Hồ Yêu kia đã có đề phòng, chỉ sợ không còn hy vọng tránh thoát...

"Bây giờ tiểu tử này đã không có đường sống gì nữa." Giám sát Điện Chủ thở dài trong lòng, hắn ta thật sự coi trọng Bùi Lăng, từ tình cảm cá nhân, cũng không hy vọng hậu bối này chết ở Kính Trung Thiên.

Nhưng tổ sư đã có quy củ, một khi bắt đầu Thi Đấu Ngoại Môn, không thể cắt ngang bất kỳ tình huống gì!

Trước đó Bùi Lăng ra tay tập kích Du Quỷ thương nhân, dẫn đến việc ngoại trừ hắn ra, tất cả đệ tử khác đều bị lừa vô cùng thê thảm, thậm chí rất khó sống sót trong những ngày tiếp theo, Điện Chủ đã không đồng ý nhúng tay, chứ đừng nói bây giờ cảnh cáo Hồ Yêu vì một mình Bùi Lăng.

"Con đường sống duy nhất để chạy trốn từ trong tay Tuyết Hồ Yêu, là còn chưa đi vào đã đứng bên ngoài cốc lớn tiếng hứa hẹn sẽ giúp đỡ thoát khỏi Thánh tông, trở về Thanh Yếu sơn!"

"Hồ Yêu kia là đời sau ở Thanh Yếu sơn, lại bị Thánh tông ta cầm tù trong Kính Trung Thiên nhiều năm, dù chưa chắc chịu tin đệ tử Thánh tông ta, cũng rất khó không dao động lựa chọn đánh cược một lần."

Chương 348: Cẩu chủ nhân đi tìm chết! (1)

"Nhưng hắn trực tiếp đi vào cốc, tương đương với việc vừa đến đã rơi vào huyễn tượng... Bây giờ còn không biết đã thấy được thứ gì ở trong huyễn tượng, chưa chắc có cơ hội thuyết phục Hồ Yêu này."

"Tiếp theo, chỉ sợ Hồ Yêu kia chơi chán, sẽ đối xử giống với hai tên đệ tử Tây Vực trước đó, tiễn hắn lên đường."

Nghĩ tới đây, giám sát Điện Chủ đang muốn dời tầm mắt sang chỗ khác, chú ý những người khác, hình ảnh trong mặt gương lại xảy ra sự thay đổi!

Bùi Lăng lại một lần nữa tránh thoát huyễn tượng!

Về sau, động tác của hắn thật nhanh dùng hai bộ thi thể đệ tử Tây Vực trên đất luyện thành hai đạo ngoại sát!

Giám sát Điện Chủ ngẩn ngơ, hơi không đoán được suy nghĩ của đệ tử này.

Đã đến lúc này rồi còn không chạy, vẫn muốn tiếp tục đánh?

Mấu chốt là, mặc dù Huyết Sát đao pháp lợi hại nhưng đối phó với Tuyết Hồ Yêu, đừng nói chỉ thêm hai đạo ngoại sát, dù có thêm hai mươi đạo ngoại sát cũng vô dụng! Thần hồn không đủ cường đại, tu vi lại không bằng đối phương, còn không biết kẻ địch đang ở chỗ nào, Huyết Sát đao pháp căn bản không có đất dụng võ!

Quả nhiên, hắn ta nhanh chóng thấy, sau khi Bùi Lăng và Bích Tinh Huyết Lang Vương liều mạng một đao lại rơi vào trong huyễn tượng, thậm chí tứ chi chạm đất như súc vật, dáng vẻ cực kỳ không chịu nổi.

Nhưng rất nhanh, Bùi Lăng lại tránh ra, lần này hắn trực tiếp sử dụng 【 Bạo Linh Thuật 】 !

Hả?

Giám sát Điện Chủ vô thức ngồi thẳng người, hơi có vẻ ngạc nhiên, Bùi Lăng này liên tục tránh thoát huyễn tượng ba lần, đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Điều càng khó tin là, rõ ràng mỗi lần thời gian tỉnh táo của hắn đều cực kỳ ngắn ngủi, vẫn có thể tìm ra chỗ ẩn thân của Tuyết Hồ Yêu?!

Tuy nhiên, 【 Bạo Linh Thuật 】 có mạnh, nhưng muốn thương tổn con Tuyết Hồ Yêu kia, chỉ sợ còn...

Còn chưa suy nghĩ hết, chỉ thấy Độc Hỏa Huyết Giao Trượng ầm vang nổ tung, trong chốc lát toàn bộ mặt kính bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ núi non xinh đẹp trong Trường Sinh cốc gần như bị phá hủy hơn một nửa trong nháy mắt!

Giám sát Điện Chủ híp mắt lại, uy lực của 【 Bạo Linh Thuật 】 này đã tương đương với uy lực tự bạo của một tu sĩ Trúc Cơ bình thường! Nhưng điều này sao có thể? Bùi Lăng mới lấy được 【 Bạo Linh Thuật 】 bao lâu? Lại có thể hoàn mỹ kích phát ra uy năng của mỗi một đồ vật, khiến uy lực đạt tới cực hạn?!

Ngay sau đó, hắn ta thấy Hồ Yêu bị thương lại kéo Bùi Lăng vào huyễn tượng, Bùi Lăng chợt tránh thoát, lại dùng một lần 【 Bạo Linh Thuật 】 ...

Oanh...

Bụi mù quen thuộc lại tản ra xen lẫn tiếng kêu thảm của Tuyết Hồ Yêu, sau một lát bụi mù mới dần nhạt đi, Trường Sinh cốc cỏ cây sum suê, hoa cỏ nở rộ, đã biến thành cảnh tượng hoang tàn khắp nơi!

Giám sát Điện Chủ không để ý một sơn cốc gặp nạn, con mắt nhìn chằm chằm vào con Hồ Yêu da lông rách rưới kia: Tuyết Hồ Yêu đã bị thương nặng!

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta.

Huyễn thuật của Tuyết Hồ Yêu cực mạnh, nhưng thực lực nhục thân lại chỉ cao hơn Bích Tinh Huyết Lang Vương ba bốn phần. Hiện tại bị trọng thương, đã mất sức chiến đấu tiếp. Nhìn mục đích của Bùi Lăng, đúng là muốn dùng kia phần ngự yêu huyết khế cướp được từ chỗ Lư Huyền, cưỡng ép khế ước con Hồ Yêu này?

Cái này...

Khóe mắt Điện Chủ khẽ giật giật không dễ phát hiện ra, mục đích thật sự khi tông môn để Du Quỷ thương nhân cung cấp ngự yêu huyết khế, thật ra là để các đệ tử xây dựng huyết khế với loại yêu thú Trúc Cơ bình thường như Bích Tinh Huyết Lang Vương, thậm chí thực lực không đủ, trực tiếp lùi lại mà cầu việc khác, khế ước yêu thú Khai Tuệ tầng chín cũng được.

Nhưng Tuyết Hồ Yêu là bá chủ của một trong bốn khu vực nguy hiểm ở Kính Trung Thiên...

Dựa theo suy nghĩ lúc đầu của hắn ta, chỉ cần Bùi Lăng có thể chạy trốn từ trong tay Tuyết Hồ Yêu, hắn ta trực tiếp cho đối phương thêm một ngàn điểm tích lũy! Nhưng tình huống bây giờ, không thêm một ngàn điểm tích lũy này cũng không sao cả.

Sau đó chỉ cần Bùi Lăng không tìm đường chết đi ba khu vực nguy hiểm còn lại, nhất là Vô Trú quật của Du Quỷ thương nhân, dựa vào thực lực của Tuyết Hồ Yêu, đủ để tiểu tử này đi ngang trong Kính Trung Thiên!

Giám sát Điện Chủ suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Biểu hiện của Bùi Lăng này không tệ!"

"Lấy thực lực hiện tại của hắn, chắc chắn có thể đoạt được hạng nhất trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này."

"Thế nhưng với một thiên kiêu chân chính, thủ đoạn, vận khí, mưu lược đều là phụ, thứ thật sự có thể dựa vào bất cứ lúc nào vẫn là thực lực của bản thân."

"Cho nên, không thể để hắn thắng quá dễ dàng."

"Chờ sau khi Kính Trung Thiên quyết ra mười vị trí đầu, sửa lại quy tắc trong vòng tranh đấu thứ hai của mười vị trí đầu một chút, không được mang yêu thú dự thi."

"Ta muốn xem Bùi Lăng chỉ dựa vào thực lực bản thân chiến thắng Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền!"

Thuộc hạ vội vàng nói: "Vâng!"

...

Kính Trung Thiên.

Trường Sinh cốc.

Bùi Lăng ở trong sơn cốc... Nói đúng ra là tìm kiếm trong sơn cốc đổ nát một lượt, tìm được tất cả năm phần thiên tài địa bảo, điểm tích lũy tăng hơn một ngàn, trực tiếp từ hạng chót tăng lên đến hạng nhất, thứ hai là Lư Huyền.

Chương 349: Cẩu chủ nhân đi tìm chết! (2)

Trong năm phần thiên tài địa bảo này, điều khiến người ta chú ý nhất là một nhánh cây mọc ra mấy mảnh lá cây phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh như lưu ly. Cành lá lộng lẫy, khúc xạ ra ngàn vạn ánh sáng, giơ lên trời nhìn xem, còn có thể nhìn thấy từng tia kim sắc di chuyển trong đó.

Theo Tuyết Hồ Yêu giới thiệu, đây là Lưu Ly Kim Ngô Chi, ngay cả nó cũng không biết rõ hiệu quả: "Dù sao là đồ tốt."

Bùi Lăng tiện tay thu hồi đồ vật, nhìn Bích Tinh Huyết Lang Vương còn đang ăn đất, phân phó: "Thu lại huyễn tượng, bây giờ Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng đang làm việc cho ta."

Thương thế của Tuyết Hồ Yêu đã khôi phục rất nhiều, nghe vậy bất đắc dĩ thu lại huyễn tượng. Bích Tinh Huyết Lang Vương tỉnh táo lại, lập tức nổi giận, nhưng thấy tổn thương của Tuyết Hồ Yêu đã khôi phục hơn phân nửa, cũng không dám tiếp tục tiến lên, chỉ có thể cố nén giận nói: "Ngươi là hồ ly thối!"

"Hừ! Ai thối bằng ngươi?" Tuyết Hồ Yêu trợn mắt nhìn nó một chút, hất đầu lên, vênh váo tự đắc nói, "Ngươi thấy cứt lại không kịp chờ đợi xông lên cướp ăn, ngươi..."

Thấy Bích Tinh Huyết Lang Vương giận tím mặt, có ý không thèm quan tâm nhào tới liều mạng, Bùi Lăng nhíu mày lại: "Tốt, tất cả câm miệng."

Hắn nhìn hai con yêu thú Trúc Cơ, không thể mang Lang Vương đi, nhưng Tuyết Hồ Yêu sẽ làm việc cho hắn mười năm, thế là nói, "Ta đặt cho ngươi một cái tên, cứ gọi là Tiểu Bạch..."

"Ta có tên!" Tuyết Hồ Yêu nghe xong, vội vàng nói, "Ta tên Ngọc Tuyết Chiếu!"

Bùi Lăng ghi nhớ cái tên này, sau đó nói: "Ta tên Bùi Lăng, sau này sẽ là chủ nhân của ngươi."

"Lần này Trọng Minh tông tổ chức Thi Đấu Ngoại Môn trong Kính Trung Thiên, trong mười ngày phải kiếm một vạn điểm tích lũy, chỉ có thể thu hoạch điểm tích lũy thông qua việc chém giết yêu thú và thu thập thiên tài địa bảo."

"Hiện tại đã qua một ngày rưỡi, điểm tích lũy của ta chỉ có chưa đến hai ngàn, còn lại tám ngày rưỡi, ta phải góp đủ hơn tám ngàn điểm tích lũy mới được."

"Nhiều điểm tích lũy như vậy, chỉ dựa vào giết yêu thú chắc chắn không được, dù thu thập thiên tài địa bảo cũng phải có số năm hơi lớn, hoặc là phẩm chất ly kỳ mới được, thiên tài địa bảo bình thường chỉ thêm một trăm điểm tích lũy, thật sự không có hiệu suất!"

"Cho nên, ta muốn biết trong Kính Trung Thiên này, ở đâu có những thiên tài địa bảo tốt nhất."

Bích Tinh Huyết Lang Vương nghe vậy nói: "Tộc ta biết rất vị trí nhiều thiên tài địa bảo, nhưng không biết rõ giá trị cụ thể."

Bùi Lăng nghe vậy, nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu.

Trong lòng Ngọc Tuyết Chiếu tức giận, mặc dù nó bị Trọng Minh tông cầm tù ở đây, nhưng cũng coi như chúa tể một phương, kết quả bây giờ lại bị thứ đồ chơi này cưỡi lên đầu mình! Lẽ nào lại như vậy!

Mười năm huyết khế, một năm chỉ một giọt tinh huyết, nếu đối phương không cho, nó chỉ có thể cầm được mười viên linh thạch hạ phẩm sau mười năm. Thậm chí, nếu đối phương ác độc một chút, để nó chết trong vòng mười năm này, một thân huyết nhục da lông của nó còn phải đền bù cho đối phương.

Một nhân loại ti tiện lại có thể ký kết huyết khế với yêu thú có được huyết mạch Thanh Yếu sơn cao quý như mình, lại không lập tức cung phụng nó như tổ tông, nằm rạp trên mặt đất quỳ liếm, còn dám kêu đến hét đi với nó!

Nếu không phải quy tắc huyết khế rất cường đại, nó không thể phản kháng, nhất định phải để Bùi Lăng này học tiếng chó sủa mỗi ngày! Dập đầu đến chết ở trước mặt nó!

Nghĩ tới đây, đôi mắt Ngọc Tuyết Chiếu đảo quanh, bình tĩnh dùng huyễn thuật che ngũ giác của Lang Vương, để nó không nghe được cuộc nói chuyện của mình và Bùi Lăng, rồi mới lên tiếng: "Vô Trú quật có một gốc linh thực ngàn năm, giá trị liên thành!"

"Vĩnh Tịch tiểu trúc, có thi khí độc chướng ngưng kết Thi Tủy Nhũ. Chỉ có địa hình cực kỳ đặc thù, dưới sự trùng hợp của nhân duyên mới có thể ngưng kết ra."

"Như Mộng lĩnh cách nơi này xa nhất, lại là nơi có đầy rẫy thiên tài địa bảo!"

Nó nói xong, trong lòng cười hì hì một tiếng, ngay cả nó cũng không dám tự tiện xông vào ba nơi này.

Sau khi Cẩu chủ nhân đi vào, chắc chắn không có kết cục tốt!

Đương nhiên, bởi vì huyết khế, Cẩu chủ nhân này chết đi thì nó cũng phải chôn cùng. Cho nên, nó không thể để Bùi Lăng thật sự đi tìm chết, nhưng để Bùi Lăng ăn đủ đau khổ, sau đó nó xuất hiện cứu ngay thời khắc cuối cùng, cũng không có vấn đề.

Về phần sau khi làm vậy, Cẩu chủ nhân có thiếu cánh tay thiếu chân hay không... Hì hì ha ha, đây là kết cục khi không tôn trọng huyết mạch Thanh Yếu!

Là Hồ tộc cao quý ở Thanh Yếu sơn, phải thường xuyên dạy dỗ Cẩu chủ nhân này một chút, Cẩu chủ nhân mới biết ngoan ngoãn không dám lỗ mãng ở trước mặt nó...

Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyết Chiếu tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu nhìn Bùi Lăng, lỗ tai xù lông run lên một cái: "Chủ nhân, ngươi mau đi đi! Đi trễ sẽ bị người khác vượt lên trước, thương thế của ta còn chưa tốt, cần phải ở lại đây dưỡng thương, không thể đi cùng chủ nhân."

Nghe thấy có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, vốn Bùi Lăng đang định lập tức xuất phát, nhưng nghe được một câu cuối cùng của Ngọc Tuyết Chiếu, hắn vô thức cảm thấy Tuyết Hồ Yêu không có ý tốt!

Chương 350: Gặp mặt dập đầu năm trăm cái trước (1)

Vừa nãy ở trong huyễn tượng, đối phương vừa xuất hiện đã để hắn dập đầu một trăm cái, về sau còn để hắn và Lang Vương chó cắn chó, mặc dù bây giờ đã ký huyết khế với hắn, nhưng bản tính khó dời, phải đề phòng đối phương một chút.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức phân phó: "Ta không biết ba chỗ kia, ngươi đi thu thập tất cả thiên tài địa bảo của ba khu vực kia thay ta! Ta và Lang Vương chờ ngươi ở đây."

Vẻ mặt Ngọc Tuyết Chiếu cứng đờ, vội vàng nói: "Chủ nhân, thương thế của ta còn chưa tốt..."

Bùi Lăng cười lạnh, càng chắc chắn Tuyết Hồ Yêu này không có ý tốt, lập tức nhân tiện nói: "Cho ngươi thời gian ba ngày, không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba ngày, ta sẽ làm thịt ngươi đổi thành điểm tích lũy!"

Ngọc Tuyết Chiếu vội nói: "Chủ nhân, ta có huyết mạch Thanh Yếu sơn, ta..."

"Huyết mạch gì cũng vô dụng! Lần này ta không lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, chỉ có một con đường chết! Nếu ngươi không thể kiếm điểm tích lũy vì ta, vậy ta cũng chỉ có thể biến ngươi thành điểm tích lũy!" Bùi Lăng lạnh lùng quát, "Bớt nhiều lời! Đi ngay đi!"

"Ba ngày sau không thấy thiên tài địa bảo mà ta muốn, sẽ dùng da lông ngươi làm khăn choàng cổ!"

Một lát sau, Ngọc Tuyết Chiếu uất ức rời đi, Bùi Lăng cảm nhận kết nối huyết khế với đối phương một chút, phát hiện vẫn có thể khống chế sinh tử của nó mới yên lòng.

"Thời gian cấp bách, thương thế của ngươi cũng gần khôi phục hoàn toàn, dẫn ta đi tìm thiên tài địa bảo khác." Bùi Lăng nói với Lang Vương.

Bích Tinh Huyết Lang Vương đồng ý, sau đó dẫn Bùi Lăng đến chỗ khác...

Sau khi rời khỏi sơn cốc, thỉnh thoảng Ngọc Tuyết Chiếu cảnh giác quay đầu, đi ra một đoạn đường xác nhận Bùi Lăng không lặng lẽ đi cùng, lúc này mới bắt đầu nổi giận, vừa đi vừa tức giận bất bình nói: "Cẩu chủ nhân ghê tởm!"

"Ngươi chờ đó cho ta!"

"Lại muốn lấy da lông ta làm khăn choàng cổ..."

"Đi chết! Đi chết! Đi chết!"

"Mười năm sau kết thúc huyết khế, ta nhất định phải khiến Cẩu chủ nhân này dập đầu đến chết!"

"Không! Mười năm quá dài! Ta sẽ báo thù trong vòng mười ngày!"

Ngọc Tuyết Chiếu vừa nói vừa nhìn cỏ cây sum suê xung quanh, tâm trạng của nó rất tồi tệ, trực tiếp đánh một đoàn Hồ Hỏa qua, đốt sạch sẽ tất cả thảm thực vật nhìn thấy trong tầm mắt!

Lúc Hồ Hỏa hung hăng ngang ngược lại cố ý hoặc vô tình tránh rất nhiều chim thú nghỉ lại trong rừng.

Trắng trợn phá hủy cảnh vật xung quanh một lúc, Ngọc Tuyết Chiếu còn chưa hết giận, tiếp theo nó còn phải đến ba khu vực nguy hiểm là Vô Trú quật, Vĩnh Tịch tiểu trúc, Như Mộng lĩnh, đi sẽ chết, không đi cũng phải chết!

Nó vừa tức vừa hận, không khỏi phát điên, "Còn có con sói đần kia, nhất định phải để nó ăn cứt đến chết!"

Lúc này, lỗ tai Tuyết Hồ đột nhiên khẽ động phát hiện có người tới gần, nó hừ lạnh một tiếng, thi triển huyễn tượng.

Đông Vực Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị cẩn thận đi tới, bọn họ phụng mệnh Lư Huyền sư huynh, triệu tập đệ tử ba vực đến lãnh địa Tuyết Ngọc Bức tụ hợp.

Hiện tại bọn họ đi cùng nhau, đã lần lượt gặp Tây Vực Diệp Khiêm và Sử Vân Điền, Bắc Vực Dư Kính.

Chỉ là, dù sao tu vi của hai người bọn họ quá thấp, không có Lư sư huynh ra mặt, vừa nãy cũng không thuyết phục được ba người kia.

Đương nhiên, nhiệm vụ lần này của bọn họ cũng không phải đi thuyết phục Tây Vực và Bắc Vực bằng được, chỉ cần xác định vị trí đại khái của những người này là xong, tiếp theo trở về nói cho Lư sư huynh, để Lư sư huynh tự mình ra mặt, lấy phong thái vô địch nghiền ép tất cả mọi người, không tin có ai dám phản kháng mệnh lệnh của Lư sư huynh!

Đang nghĩ ngợi, trước mắt bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, khí tức như đại dương mênh mông sâu không lường được, đang chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống hai người.

Sắc mặt hai người thay đổi, đây là Vực Chủ Đạt Hề Toản!

Bọn họ vội vàng cung kính hành lễ: "Đệ tử bái kiến Vực Chủ!"

Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị vừa hành lễ vừa thấy hoảng sợ, trận đấu trong Kính Trung Thiên chưa kết thúc, sao Vực Chủ lại xuất hiện ở đây?

Không phải nói, một khi bắt đầu Thi Đấu Ngoại Môn, bất kỳ ai dù là Tông Chủ cũng không được can thiệp vào sao?

Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì?

Nhưng tất cả tình cảnh trước mắt, còn có tất cả cảm giác của mình đều không có bất cứ vấn đề gì.

Thậm chí Nhan Hàm còn lặng lẽ sử dụng 【 Linh Mục thuật 】 , cũng không nhìn ra chút thủ đoạn nào...

Ngay lúc đầu óc hai người mơ hồ, Đạt Hề Toản lạnh lùng mở miệng: "Dập đầu năm trăm cái!"

Hai người không dám thất lễ, vội vàng dập đầu.

Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh...

Một lát sau, dập đầu năm trăm cái xong, mặt đất lại bị đập ra một cái hố, bây giờ cái trán của hai người này sưng lên thật cao, máu chảy đầy mặt, đầu óc cũng hơi choáng váng.

"Được rồi, cút đi!" Đạt Hề Toản lạnh lùng nói.

Hai người luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng khí thế của Đạt Hề Toản quá cường hãn, dù không ra tay cũng đủ khiến bọn họ hoảng sợ hết hồn, nghe vậy cũng không dám nói cái gì, thành thật cáo lui.

Vừa đi không bao xa, phía trước lại có người xuất hiện, lại là Lư Huyền!

"Lư sư huynh!" Hai người vội vàng hành lễ.

Lư Huyền nói: "Ta phát hiện một chỗ có mười mấy phần thiên tài địa bảo, nhanh theo ta đi lấy!"

Chương 351: Gặp mặt dập đầu năm trăm cái trước (2)

Mười mấy phần thiên tài địa bảo?!

Hai người lập tức vui mừng, cho dù là thiên tài địa bảo kém nhất cũng có một trăm điểm tích lũy. Huống chi là mười mấy phần? Phát tài, chắc chắn phát tài!

Bọn họ đang định lập tức đồng ý, chợt nhớ tới vừa nãy Lư Huyền có phân phó, vội vàng nói: "Đúng rồi, Lư sư huynh, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngươi, gặp được Tây Vực Diệp Khiêm và Sử Vân Điền ở một chỗ cách nơi đây hơn mười dặm, Bắc Vực Dư Kính ẩn nấp trong rừng cây phía tây nam! Chỉ là bọn họ ngang tàng hống hách, lại chửi bới ý tốt của sư huynh, không chịu làm việc cho sư huynh, cũng không biết lúc này còn trốn ở chỗ đó không..."

"Còn có người?" Lư Huyền khẽ giật mình, lập tức cao hứng nói, "Không tệ, nhanh dẫn ta đi tìm bọn họ!"

Hai người thầm nghĩ: "Vậy thiên tài địa bảo..."

"Thiên tài địa bảo cũng không chạy mất, sợ cái gì!" Lư Huyền không nhịn được nói, "Đi tìm người trước!"

Thế là, hai người dẫn Lư Huyền đến chỗ trước đó phát hiện Diệp Khiêm và Sử Vân Điền, sau đó Nhan Hàm lấy ra kính thủy tinh, thấy trên mặt kính có tất cả ba điểm đỏ, hai cái ở nơi xa, bên cạnh có... Một cái?!

Thấy cảnh này, Nhan Hàm không khỏi hoảng sợ, mình là điểm xanh, Triệu Nhất Nghị và Lư sư huynh phải là hai điểm đỏ mới đúng!

"Sao thế?" Phát hiện vẻ mặt hắn ta khác thường, Lư Huyền hỏi.

Nhan Hàm vội vàng nói: "Lư sư huynh ngươi nhìn..."

Vừa nói xong, hắn ta chợt phát hiện trên kính thủy tinh đã thay đổi, bên cạnh đúng là hai điểm đỏ.

Vừa rồi mình nhìn lầm?

"Ta, có lẽ ta nhìn lầm." Nhan Hàm lúng túng nói.

Lư Huyền nhẹ gật đầu: "Đừng nói nhảm, đi tìm người!"

Hai người vội nói: "Vâng!"

Vào lúc này, Tây Vực Diệp Khiêm và Sử Vân Điền đang tìm thiên tài địa bảo, nhìn thấy trên kính thủy tinh lại có hai điểm đỏ xuất hiện, hai người nhướn mày nhìn phương hướng, nhanh chóng xác nhận đây là hai người Đông Vực vừa đến làm thuyết khách.

Thật là buồn cười, lần này Đông Vực và Nam Vực xảy ra mâu thuẫn, thậm chí Vực Chủ Nam Vực không giữ mặt mũi để hóa thân chui vào Đông Vực đánh giết thiên kiêu vốn chiến thắng tuyển chọn, bọn họ là đệ tử Tây Vực, ước gì hai vực này tranh chấp đến hai bên cùng tổn thất, sao có thể đi giúp Đông Vực?

Nếu Lư Huyền đích thân đến, thực lực không bằng bị hắn ta chèn ép không thể làm gì thì cũng thôi.

Nhưng chỉ dựa vào hai tên phế vật Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị chiến lực còn thấp hơn bọn họ, cũng muốn nói suông mấy câu đã biến bọn họ thành người của mình? Đúng là nực cười.

Lúc này, điểm đỏ nhanh chóng tới gần, bọn họ đang chuẩn bị ra tay dạy cho hai tên thuyết khách của Đông Vực một bài học, ai biết hai điểm đỏ trên mặt kính đột nhiên biến thành một cái, người xuất hiện trong tầm mắt không phải hai người Đông Vực, mà là đại sư tỷ Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc của bọn họ, bên cạnh còn dẫn theo hai con chó cỏ!

Vừa gặp mặt, hai con chó cỏ đã sủa loạn một trận với bọn họ!

"Nguyễn sư tỷ!" Hai người lập tức hành lễ, trong lòng thấy kỳ quái, lấy đâu ra chó cỏ ở Kính Trung Thiên? Nguyễn sư tỷ dẫn theo chó cỏ làm gì?

"Ta phát hiện một chỗ có mười mấy phần thiên tài địa bảo, nhanh theo ta lấy về!" Nguyễn Thốc Thốc từ tốn nói.

Hai người không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu: "Vâng!"

Ngay sau đó, Nguyễn sư tỷ nói gì đó với một con chó trong số đó, con chó kia lập tức dẫn đường, đi về một phương hướng.

Hai người giật mình, chẳng trách Nguyễn sư tỷ lại dẫn theo hai con chó này, hóa ra hai con chó này có tác dụng dẫn đường...

Một lát sau, Ngọc Tuyết Chiếu được hai người Đông Vực dẫn đường, lại gặp được Bắc Vực Dư Kính.

Lúc này, trong mắt hai người Tây Vực, Nguyễn sư tỷ đã gặp được con chó thứ ba ở đây.

Trong mắt Bắc Vực Dư Kính, Nhĩ Chu Không sư huynh dẫn theo bốn con chó tìm đến mình.

Trong mắt hai người Đông Vực, Lư sư huynh thể hiện rõ thân phận bá vương, ba người Tây Vực và Bắc Vực vừa gặp Lư sư huynh lập tức cúi đầu xưng thần, cũng không cần ra tay.

"Năm đồng loại của Cẩu chủ nhân, vẫn quá ít..." Ngọc Tuyết Chiếu nghĩ như vậy, tiếp theo hỏi năm người: "Các ngươi còn nhìn thấy ai không?"

Bắc Vực Dư Kính đang muốn đáp lời, chỉ thấy bốn con chó bắt đầu gọi bậy, hắn ta nhướn mày, chờ sau khi bốn con chó kêu xong, hắn ta mới lên tiếng: "Nhĩ Chu sư huynh, ta từng gặp Nam Vực Tần Khánh và Triệu Thiên Lại cách đây mấy chục dặm..."

Ngọc Tuyết Chiếu hài lòng gật đầu: "Cực kỳ tốt! Vậy đi tìm người trước!"

Biên giới lãnh địa Tuyết Ngọc Bức.

Trong một khu rừng đá, quái thạch lởm chởm, cây sắn dây mọc lan tràn.

Ba người Lư Huyền, Nguyễn Thốc Thốc và Nhĩ Chu Không chờ đợi Nhan Hàm còn có Triệu Nhất Nghị trở về, nhưng đợi trái đợi phải mãi không thấy bóng dáng hai người kia đâu.

"Đã ba canh giờ!" Lư Huyền cau mày, kính thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy vị trí đệ tử khác trong phạm vi nhất định, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị tìm lâu như vậy, không thể không tìm được một người nào.

Nhìn xếp hạng điểm tích lũy trên kính thủy tinh, Bùi Lăng lại đã đứng đầu, sắc mặt Lư Huyền nghiêm nghị, đối phương lại bắt đầu thu thập điểm tích lũy, điều này nói rõ đối phương đã nghiên cứu xong ngự yêu huyết khế, biết đâu đã dùng huyết khế ký với con yêu thú Trúc Cơ thứ hai!

Chương 352: Oan gia ngõ hẹp! (1)

Hắn ta không khỏi bắt đầu nôn nóng, "Hai tên phế vật kia xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi còn dặn dò bọn họ, mặc kệ tìm ra mấy người, thậm chí không tìm được bất kỳ ai, nhiều nhất hai canh giờ phải trở về hồi báo tình huống với ta!"

"Thời gian kéo dài quá lâu, dù bọn họ tìm được người, chắc chắn cũng không còn ở chỗ cũ!"

Nghĩ tới đây, Lư Huyền nhìn về phía hai người Nguyễn Thốc Thốc và Nhĩ Chu Không, hai người này đều trúng độc của hắn ta, mặc dù tạm thời bị hắn ta áp chế, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ lập tức phản bội hắn ta.

Mặc dù hắn ta đã lấy đi tất cả đan dược giải độc trên người bọn họ, nhưng chỉ cần hai người này gặp được đệ tử khác, lấy mấy viên Ích Độc Đan phẩm chất không kém là có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn ta!

Bởi vậy, vừa nãy hắn ta chỉ để Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị đi tìm người, chứ không cho Nguyễn Thốc Thốc và Nhĩ Chu Không rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ có như vậy, hai vị Trúc Cơ mới này không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn ta.

"Lư sư huynh, bây giờ chúng ta không giết yêu thú, cũng không đi tìm thiên tài địa bảo, điểm tích lũy đã bị những người khác vượt qua, cứ tiếp tục như vậy, còn phải đợi tới khi nào?" Đợi mãi không có kết quả, Nhĩ Chu Không cũng không giữ được bình tĩnh, chủ động hỏi.

"Không sai! Lư sư huynh, đến bây giờ Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị đều chưa trở về, tám phần mười đã gặp chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, còn không bằng đi giết yêu thú trước sẽ tốt hơn." Nguyễn Thốc Thốc nghe vậy, cũng nói theo.

Lư Huyền cau mày, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị vẫn không trở lại, bọn họ không thể chờ đợi mãi thế này, chẳng khác nào đột nhiên lãng phí thời gian.

Dù sao đã là ngày thứ hai, hắn ta còn chưa kiếm được một ngàn điểm tích lũy.

Tiếp tục như thế, đến lúc đó dù diệt trừ Bùi Lăng nhưng góp không đủ một vạn điểm tích lũy, kết quả lại bị đào thải.

Hắn ta suy nghĩ, thế là nhân tiện nói: "Yêu thú có thể giết được bất cứ, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị không trở về, vậy các ngươi đi tìm người với ta!"

Sắc mặt Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc lập tức khó coi, thiên tài địa bảo của bọn họ đều bị Lư Huyền chiếm đi, còn bị Lư Huyền giữ lại bên cảnh, dù tiếp theo tìm được thiên tài địa bảo mới, nghĩ cũng biết khẳng định là của Lư Huyền, không liên quan đến bọn họ.

Nói cách khác, bọn họ muốn thu hoạch điểm tích lũy, chỉ có một con đường là giết yêu thú, kết quả bây giờ đối phương trực tiếp cắt đứt đường tắt duy nhất để bọn họ góp nhặt điểm tích lũy!

Thế nhưng, hiện tại bị người ta áp chế, bọn họ chỉ có thể nghe theo phân phó của Lư Huyền.

Thế là, ba người rời khỏi lãnh địa Tuyết Ngọc Bức, đi về phương hướng mà Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị vừa rời đi.

Sau khoảng nửa canh giờ, ba người đồng thời nhìn thấy một điểm đỏ trên kính thủy tinh.

Quan sát một lúc, ba người phát hiện điểm đỏ này vẫn dừng lại một chỗ không hề động đậy, sau đó nhanh chóng liếc nhìn nhau, đây là đang thu thập thiên tài địa bảo, ba người cũng đã có kinh nghiệm tương tự!

"Đi qua nhìn một chút!" Lư Huyền lập tức nói, đi thu lại gốc thiên tài địa bảo kia trước, sau đó lại xem thử đối phương là người vực nào, nếu là đệ tử Nam Vực vậy trực tiếp giết.

Đệ tử vực khác thì dùng thực lực thuyết phục đối phương cùng đối phó Nam Vực!

Ba người lập tức bay về phía điểm đỏ.

...

Hai ngọn núi đứng song song, ở giữa là một thác nước đang trút xuống.

Trải qua nhiều năm bị nước đánh vào đã hình thành một đầm sâu phía dưới thác nước.

Nơi đây hơi nước ẩm ướt nên có cỏ cây sum suê mới đúng, nhưng lúc này trong tầm mắt đều là một mảnh hoang vu, gần như không có một ngọn cỏ.

Đầm nước này lại nặng nề, chưa đến gần đã lộ ra cảm giác lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng thấy một loại cá nhỏ chỉ dài một tấc dài, màu sắc sáng trắng như lưỡi dao đang bơi trong đó.

Ngoại trừ loại cá nhỏ này, không thấy những sinh vật sống dưới nước khác, nhất là mấy loại tảo, cây rong thường gặp trong nước, đều không có bóng dáng.

Lúc này, Bùi Lăng đứng chính giữa một khối nham thạch trong đầm nước, hắn nhìn một gốc Hàn Minh thảo sinh trưởng trong khe đá, hai tay đang cẩn thận chải vuốt rễ cây Hàn Minh thảo.

Căn cứ vào lời giải thích của Bích Tinh Huyết Lang Vương, Hàn Minh thảo này có thể hấp thu địa mạch sử dụng cho mình, cho nên thực vật xung quanh đều chết sạch.

Nhưng đúng vào lúc này, trên mặt kính thủy tinh xuất hiện một vòng hồng quang, ba điểm đỏ đang lao nhanh về phía hắn.

Bùi Lăng nhướn mày, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hiện tại bên bờ có Bích Tinh Huyết Lang Vương hộ pháp giúp hắn, ba tên tu sĩ bình thường căn bản không thể uy hiếp hắn. Cho dù là Lư Huyền tìm giúp đỡ đến đây, hắn có Đạo Cơ Phù và Huyết Quỷ độn pháp, có tiến có lùi, không cần thiết từ bỏ điểm tích lũy đã sắp tới tay.

Thế là, Bùi Lăng không để ý đến, tiếp tục thu thập Hàn Minh thảo.

Chỉ chốc lát sau, ba đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận, chẳng mấy chốc đã bay đến chỗ cách hắn không xa.

"Bùi Lăng?!" Người tới lập tức hoảng sợ nói, lại là ba người Lư Huyền.

Bùi Lăng cũng khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức dừng lại động tác trong tay, nhìn hai người Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc sau lưng đối phương, nhanh chóng lấy ra Đạo Cơ Phù, nắm trong lòng bàn tay.

Chương 353: Oan gia ngõ hẹp! (2)

Trong chốc lát, đôi bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc không quá để ý đến thực lực của Bùi Lăng, nhưng bọn họ liếc mắt một cái đã thấy được con Bích Tinh Huyết Lang Vương bên cạnh đối phương, đây là một con yêu thú Trúc Cơ!

Lần này vào Kính Trung Thiên, những yêu thú Trúc Cơ mà bọn họ gặp phải đều có linh trí cực cao, thực lực vượt xa Nhân Đạo Trúc Cơ. Bất kỳ ai trong hai người đối mặt với con Bích Tinh Huyết Lang Vương kia, đều chỉ có thể chạy trối chết. Bây giờ bọn họ không trốn, là vì bên mình có ba vị Trúc Cơ.

Lư Huyền từng có ba lần giao thủ với Bùi Lăng, hiểu rất rõ thực lực của đối phương, nhưng chính vì nguyên nhân như thế, lúc này hắn ta mới tỏ ra càng cẩn thận hơn!

Vừa rồi, trong ba canh giờ chờ Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị, hắn ta đã nhân cơ hội tu luyện 【 Bạo Linh thuật 】 , hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng trong thực chiến. Có môn thuật pháp này giúp đỡ, bây giờ hắn ta đánh một mình với Bùi Lăng, cũng không biết ai thua ai thắng.

Hai Nhân Đạo Trúc Cơ là Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc có thể ngăn chặn Bích Tinh Huyết Lang Vương...

Thoạt nhìn thế lực của đôi bên ngang nhau, nếu lúc này khai chiến có thể thắng được, cũng là một phe thắng có kết thúc thê thảm nhất.

Thời gian tranh đấu trong Kính Trung Thiên tổng cộng mười ngày, lúc này mới ngày thứ hai, đệ tử khác đều là các vực tuyển chọn từng tầng, người có thể tiến vào Kính Trung Thiên không phải kẻ yếu.

Dù lần này miễn cưỡng thắng được nhưng bị trọng thương, chưa nói đến việc khó áp chế hai Trúc Cơ là Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc, chỉ sợ những đệ tử Luyện Khí tầng chín kia biết được, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ đá xuống giếng.

Cho nên, rốt cuộc là đánh hay không đánh?

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng không dám chủ quan chút nào, nếu người tới chỉ là một mình Lư Huyền, chắc chắn hắn đã trực tiếp xông lên! Nhưng bây giờ ba vị Trúc Cơ đi cùng nhau...

Thương thế của Bích Tinh Huyết Lang Vương còn chưa khôi phục hoàn toàn, dù đối phó Lư Huyền hay đối phó hai vị Nhân Đạo Trúc Cơ kia đều vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, nếu hắn không thể nhanh chóng đánh bại Lư Huyền, hoặc là hai vị Nhân Đạo Trúc Cơ kia, chắc chắn sẽ thua trận này!

Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ trong lòng: "Không có yêu thú Trúc Cơ đi theo, có lẽ bọn họ đều không có ngự yêu huyết khế."

"Đương nhiên, cũng có thể giống ta, yêu thú khế ước không ở bên cạnh."

"Tu sĩ Trúc Cơ không dùng được Đạo Cơ Phù, vậy chắc chắn đã đổi 【 Bạo Linh thuật 】 ..."

"Bây giờ ba người này đều nắm giữ 【 Bạo Linh thuật 】 , chắc chắn sự uy hiếp của Bích Tinh Huyết Lang Vương với bọn họ sẽ nhỏ hơn trước."

Hiện tại trong tay hắn còn có hai tấm át chủ bài, một là Đạo Cơ Phù đang trong tay, hai là thông qua kết nối huyết khế để gọi Ngọc Tuyết Chiếu từ đằng xa tới.

Với năng lực huyễn thuật của Ngọc Tuyết Chiếu, có thể dễ dàng đối phó ba người này, chỉ là bây giờ Ngọc Tuyết Chiếu cách hắn quá xa, chưa chắc chạy tới kịp lúc, mà Đạo Cơ Phù...

Ngay lúc Bùi Lăng âm thầm cân nhắc, cuối cùng bên Lư Huyền đã dò hỏi trước: "Bùi sư đệ, bây giờ bên cạnh ngươi chỉ có một con Lang Vương, nói cách khác, ngươi còn chưa dùng phần ngự yêu huyết khế kia?"

Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt, với tình huống trước mặt, tuyệt đối không thể yếu thế!

Hắn lập tức nói: "Đã dùng hay chưa không liên quan đến Lư sư huynh, ngược lại trên người Lư sư huynh còn có một phần phương pháp luyện chế 【 Trấn Hồn Tán 】 , sư đệ muốn lấy giá mười viên linh thạch hạ phẩm thu mua."

Nghe vậy, Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc lập tức trừng to mắt, tiểu tử này không nhìn rõ tình hình hiện tại à?

Bên bọn họ là ba người Trúc Cơ!

Đối phương chỉ có một con Bích Tinh Huyết Lang Vương thực lực Trúc Cơ, nếu lúc này ngoan ngoãn dâng lên toàn bộ thiên tài địa bảo và linh thạch tài nguyên trên người, có lẽ nể mặt con Bích Tinh Huyết Lang Vương khó giải quyết kia, bọn họ sẽ không làm khó đối phương, kết quả bây giờ đối phương lại yêu cầu Lư Huyền bán 【 Trấn Hồn Tán 】 ?

Còn dùng mười viên linh thạch hạ phẩm thu mua?

Rốt cuộc tiểu tử này có phải người Thánh tông hay không? Không hiểu cái gì gọi là cường giả vi tôn sao?

Luyện Khí tầng chín khiêu khích Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền, đúng là muốn chết!

Ngay lúc hai người sợ hãi, Lư Huyền đột nhiên cười lạnh nói: "Nhĩ Chu sư đệ, Nguyễn sư muội, Bùi Lăng này chỉ có tu vi Luyện Khí tầng chín, điểm tích lũy lại xếp thứ nhất, chắc hẳn vô cùng may mắn, tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo."

"Vậy đi, ta giao hắn cho hai người các ngươi, ta đi giải quyết Bích Tinh Huyết Lang Vương!"

"Ai trong số hai người các ngươi giết được Bùi Lăng, có thể lấy năm phần thiên tài địa bảo trên người hắn!"

Nghe vậy, đầu tiên Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc khẽ giật mình, lập tức vui mừng.

Bọn họ sợ một khi khai chiến, Lư Huyền sẽ để hai người bọn họ đối phó Bích Tinh Huyết Lang Vương Trúc Cơ kỳ này, yêu thú Trúc Cơ trong Kính Trung Thiên quá mạnh, đồ trên người bọn họ đều bị Lư Huyền lấy đi, nếu chiến đấu với Bích Tinh Huyết Lang Vương, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm!

Nhưng bây giờ, Lư Huyền chỉ để bọn họ đối phó Bùi Lăng Luyện Khí tầng chín?

Chương 354: Chắc chắn đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn… (1)

Điều này rất tốt!

Chỉ là một tên Luyện Khí tầng chín, bất kỳ ai trong số bọn họ đều có thể thoải mái giải quyết đối phương!

Nghĩ tới đây, hai người đồng thanh nói: "Được!"

Nói xong, hai người trực tiếp đánh về phía Bùi Lăng!

Nhĩ Chu Không vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng, tà áo của Nguyễn Thốc Thốc tung bay, mũi chân điểm một cái, đã nhảy Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ.

Thấy hai người ra tay, Lư Huyền cười lạnh, thực lực của Bùi Lăng này cực kỳ mạnh, huống chi còn cướp ngự yêu huyết khế của mình, rất có thể còn đổi Đạo Cơ Phù ở chỗ Du Quỷ thương nhân.

Từ lần trước bọn họ đối mặt đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian, ai biết Bùi Lăng có tự mình khế ước yêu thú cường lực gì đó, mai phục ở bên cạnh hay không?

Về phần Đạo Cơ Phù, bởi vì tính khí Du Quỷ thương nhân nóng nảy, lúc ấy không nói gì với hắn ta, Lư Huyền không biết tác dụng cụ thể của Đạo Cơ Phù này là như thế nào.

Nói tóm lại, lúc này Bùi Lăng có át chủ bài gì, đúng lúc để Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc kiểm tra một lần!

Hắn ta chỉ cần ngăn chặn con Bích Tinh Huyết Lang Vương kia, đứng ngoài quan sát là được.

Nghĩ đến đây Lư Huyền tùy ý đánh một chỉ, một cái Ngũ Độc Chỉ bắn về phía Bích Tinh Huyết Lang Vương!

Bích Tinh Huyết Lang Vương lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, hơn mười đạo huyết nhận bay về phía Lư Huyền.

Keng keng keng...

Ngũ Độc Chỉ liên tục đánh nát năm đạo huyết nhận, độc kình mới tản đi trong sự tấn công của huyết nhận.

Hả?

Lư Huyền giật mình, Lang Vương này yếu hơn trước đó rất nhiều! Hắn ta chợt hiểu được: Bích Tinh Huyết Lang Vương bị thương!

Cực kỳ tốt, tình huống hiện tại càng có lợi với mình hơn!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng thấy Lư Huyền đứng một bên ra tay, lập tức không chút do dự thôi động Đạo Cơ Phù trong tay.

Dù sao tranh đấu trong Kính Trung Thiên chỉ chọn ra mười vị trí đầu, cũng không phải chiến trường cuối cùng của Thi Đấu Ngoại Môn.

Cho nên, lúc đầu hắn dự định dùng Đạo Cơ Phù vào lúc tranh đoạt hạng nhất trong trận chiến cuối cùng, nhưng bây giờ ba vị Trúc Cơ liên thủ, Ngọc Tuyết Chiếu lại không ở gần đây, hắn không thể giữ lại thêm nữa!

Đạo Cơ Phù bị thôi động lập tức hóa thành lực lượng liên tục không ngừng hội tụ vào trong đan điền của hắn, nhưng không đợi quá trình này kết thúc, chưởng kình của Nhĩ Chu Không đã đến trước mặt!

Bùi Lăng nhịn xuống cảm giác khó chịu vì đột nhiên quán chú linh lực, Yếm Sinh Đao chém ngang, đao khí như luyện ầm vang bay ra!

Xoạt!

Đao khí lập tức chém vỡ chưởng kình của Nhĩ Chu Không, khí thế không giảm tiếp tục chém về phía Nhĩ Chu Không!

Nhĩ Chu Không thay đổi sắc mặt lập tức muốn né tránh sang bên cạnh, nhưng đao khí chưa áp sát người, cảnh vật xung quanh như đang lắc lư, ngay sau đó tầm mắt hắn ta đột nhiên thay đổi, dường như trong chớp mắt đã tiến vào một chiến trường!

Trong tầm mắt đều là núi thây biển máu, máu chảy thành sông, vô số chân cụt tay đứt rải rác trên mặt đất.

Dường như trong sự máu me vô cùng vô tận này, lại có một loại ý chí vô cùng bá đạo, thẳng tiến không lùi, gần như đánh thẳng vào tinh thần của hắn ta!

Đao ý!

Hơn nữa không chỉ một loại đao ý!

Nhĩ Chu Không quá sợ hãi, hắn ta bị đao ý của Bùi Lăng làm cho tinh thần sợ hãi!

Tự biết tình cảnh nguy hiểm, Nhĩ Chu Không quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng Nhiên Huyết đại pháp!

Nhĩ Chu Không hét lớn một tiếng đột nhiên tránh thoát sự uy hiếp của đao ý, vội vàng thi triển độn pháp tránh sang bên cạnh.

Xoạt!

Một cái tay cụt bay lên cao, vào thời khắc quan trọng Nhĩ Chu Không gắng gượng trả giá bằng một cánh tay, cuối cùng đã tránh được vận mệnh bị một đao chém thành hai khúc!

Thấy Nhĩ Chu Không lại bị Bùi Lăng chém một đao phế đi một cánh tay, Nguyễn Thốc Thốc cũng hoảng sợ nhưng nàng lại nhanh chóng nở nụ cười lạnh, có lẽ một đao kia là át chủ bài tuyệt sát mà Bùi Lăng dùng để liều mạng!

Với tu vi Luyện Khí tầng chín của đối phương, có thể đánh ra một đao này mấy lần?

Cánh tay trái của Nhĩ Chu Không bị chặt đứt vậy càng tốt hơn, nàng sợ Nhĩ Chu Không sẽ giết Bùi Lăng trước nàng một bước, vậy năm phần thiên tài địa bảo mà Lư sư huynh cam kết sẽ không có phần của nàng!

Nghĩ đến đây, con người trong veo của Nguyễn Thốc Thốc càng phát gợn sóng sáng ngời, điềm đạm đáng yêu.

Nàng nhẹ nhàng múa theo gió, vòng eo tinh tế khéo léo như rắn, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng như mừng như giận, vô cùng nhu tình cứ như tràn ngập tơ tình, vô tận tình ý, quấn quýt lấy trên người Bùi Lăng từng tầng ngọt ngào mềm mại.

Ngay tiếp theo không khí xung quanh như nhiễm lên cảm giác thảm thiết và kiều diễm không thể diễn tả được.

Bùi Lăng đánh một đao ép lui Nhĩ Chu Không, khí tức không ngừng tăng lên, lực lượng của Đạo Cơ Phù vẫn đang hội tụ ở trong cơ thể hắn, còn lâu mới đạt tới đỉnh phong. Chỉ là, hắn không ngờ Nhân Đạo Trúc Cơ Nhĩ Chu Không lại yếu như vậy, suýt nữa không đỡ được cả một đao của hắn!

Đối phương kém Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền rất xa!

Lúc này, hắn nhìn thoáng qua Nguyễn Thốc Thốc, dù trong lúc nàng vung tay cũng cho người ta cảm giác vô cùng dịu dàng và u oán, cứ như ngay cả ý chí sắt đá nhất cũng có thể bị hòa tan.

Chương 355: Chắc chắn đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn… (2)

Nhưng đao ý bốc hơi quanh người Bùi Lăng, huyết sát quanh quẩn không chút lưu tình trấn áp tà âm này!

Đúng là không hề chịu ảnh hưởng của Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ!

Bùi Lăng thấy đối phương vẫn liếc mắt đưa tình với mình, lo lắng để Lệ chân truyền ở bên ngoài hiểu lầm, lập tức không nói hai lời, lại chém một đao qua!

Xoạt!

Đao khí tung hoành như điện chém về phía Nguyễn Thốc Thốc.

Sắc mặt Nguyễn Thốc Thốc thay đổi, rõ ràng đối phương mới Luyện Khí tầng chín vì sao không chịu sự ảnh hưởng của Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ? Phải biết rằng, vừa rồi Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền cũng rơi vào sự mị hoặc của điệu múa này!

Trong lòng còn đang nghi ngờ, phản ứng của nàng lại không chậm, lập tức muốn tránh sang bên cạnh, nhưng ngay sau đó nàng lại giống hệt với Nhĩ Chu Không, cảnh tượng trước mắt thay đổi, thây ngang khắp đồng, chất đống như rừng!

Vào lúc huyết hải cuồn cuộn có chiến ý phóng lên tận trời!

Nguyễn Thốc Thốc muốn di chuyển, nhưng tâm thần bị đao ý cướp mất, chậm chạp không thể đối phó!

Trong lòng nàng lập tức hoảng hốt, cũng không suy nghĩ nhiều, đành phải vội vàng thi triển Nhiên Huyết đại pháp giống Nhĩ Chu Không!

Tinh huyết thiêu đốt, thực lực của Nguyễn Thốc Thốc đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, nhờ vào đó mới tránh thoát sự uy hiếp của đao ý, chỉ thấy đao khí đã bay đến chỗ cách mình chưa được một thước!

Xoạt!

Máu tươi bay ra, bên hông Nguyễn Thốc Thốc bị chém ra một vết đao sâu đủ thấy xương, trong lúc huyết nhục bắn ra, thậm chí có thể mơ hồ thấy được nội tạng.

Vừa rồi chỉ cần nàng tránh chậm một chút nữa, sẽ là vận mệnh bị một đao chém thành hai đoạn!

"Đao ý thật đáng sợ!" Trong lòng Nguyễn Thốc Thốc vẫn còn sợ hãi liếc nhìn Nhĩ Chu Không, sau đó trong mắt hai người đồng thời xuất hiện một tia dữ tợn.

Bây giờ một người tay cụt, một người trọng thương, nếu lúc này rút đi, trước tiên không nói đến Lư Huyền sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đám cao tầng Thánh tông đang quan chiến ở bên ngoài sẽ nhìn nhận giá trị của bọn họ như thế nào?

Thua Lư Huyền vì Lư Huyền đã là Địa Đạo Trúc Cơ, Nhân Đạo đấu không lại thì cũng thôi, về tình có thể hiểu được.

Nhưng nếu Trúc Cơ thua Luyện Khí, còn trong tình huống hai vị Trúc Cơ liên thủ... Dù bọn họ tranh được mười vị trí đầu trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, cũng biến thành trò cười!

Bởi vậy, dù vì danh hay lợi, không thể rút lui khỏi trận chiến này!

Càng quan trọng hơn là, bọn họ cho rằng đao khí vừa rồi khủng bố như vậy, đối phương có thể dùng ra một hai đao chắc chắn đã đến cực hạn, lúc này không thể giết chết bọn họ, đối phương đã cùng đường!

Thế là, Nhĩ Chu Không tụ lực vào tay phải, sau đó năm ngón tay thành trảo đột nhiên vồ về phía Bùi Lăng, ngay sau đó một cái huyết trảo to lớn vỗ vào Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thốc Thốc biết Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ không có tác dụng với Bùi Lăng, cũng đánh ra pháp quyết nhắm thẳng vào Bùi Lăng, hơn mười vòng đen cắt về phía thân thể của đối phương!

Xoạt xoạt...

Bùi Lăng dùng hai đao chém vỡ huyết trảo của Nhĩ Chu Không và pháp thuật của Nguyễn Thốc Thốc! Sau đó thấy Bích Tinh Huyết Lang Vương ở bên cạnh bị Lư Huyền ép vào thế yếu, lại chém mười đao về phía Lư Huyền.

Đao khí đánh tới, Lư Huyền lập tức lấy ra Mạn Đồ La năm màu, ngay sau đó cánh hoa tàn lụi hóa thành độc thuẫn.

Keng keng keng...

Sau khi độc thuẫn ngăn cản bảy đạo đao khí, cuối cùng đạt tới cực hạn, ầm vang vỡ nát.

Lư Huyền đã sớm né tránh, tránh đi tất cả đao khí còn lại.

Thấy Bích Tinh Huyết Lang Vương thong thả lại sức, Bùi Lăng lại đánh ra hơn mười đạo đao khí, chém về phía hai người Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc...

Huyết trảo lập tức bị cắt đến vỡ vụn khắp nơi!

Ngay sau khi vòng đen va chạm với đao khí, một tràng tiếng leng keng giòn giã vang lên, bay ra từ bốn hướng đông tây nam bắc, có một cái lướt sát qua bên cạnh Nhĩ Chu Không, suýt nữa đánh hắn ta bị thương.

Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc thấy cảnh này đều thay đổi sắc mặt, đối phương còn có thể chém ra đao khí như thế?!

Ngay sau đó, bọn họ thấy Bùi Lăng xoay chuyển Yếm Sinh Đao, lại chém mười đao về phía Lư Huyền!

Uy lực của mỗi một đạo đao khí đều như Huyết Hà cuốn ngược, cho dù là Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền cũng phải tạm thời né tránh mũi nhọn!

Đáng chết!

Đôi mắt hai người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Bọn họ tưởng đao khí của Bùi Lăng là tuyệt chiêu át chủ bài mạnh nhất, lại không ngờ đây chỉ là chiêu thức bình thường của đối phương?!

Người này thật sự chỉ là Luyện Khí tầng chín???

Trong lòng hai người thấy vô cùng hối hận, sớm biết Bùi Lăng này có thực lực mạnh như vậy, từ lúc bắt đầu bọn họ nên trực tiếp chạy trốn!

Chẳng trách Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền lại chủ động đi đối phó con Bích Tinh Huyết Lang Vương kia, để hai người bọn họ đối phó Bùi Lăng. Chắc chắn trước đó đối phương đã từng giao thủ với Bùi Lăng, hơn nữa còn chịu thiệt thòi!

Thì ra là thế!

Điểm tích lũy của đối phương có thể luôn đứng thứ nhất, không phải đối phương thật sự may mắn, mà là thực lực của đối phương mạnh nhất trong cả Kính Trung Thiên!

Dù Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền cũng không bằng đối phương!

Đáng tiếc, bọn họ biết quá muộn...

Chương 356: Địa Đạo Trúc Cơ

Ngay sau đó, hơn mười đạo đao khí đến gần trước người, thân thể Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc đồng thời cứng đờ, tâm thần của hai người bị đao ý chấn nhiếp, trong chốc lát không thể làm ra động tác phòng ngự và né tránh.

Phốc phốc phốc...

Đao khí xẹt qua, hai người không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt đã bị cắt thành mười mấy đoạn, máu tươi trào ra như nở rộ một đóa huyết liên to lớn trên đất bằng.

Vừa nở đã tàn.

Từng khối thi thể rơi xuống như mưa, rải đầy bốn phía.

Thấy Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc nhanh chóng bị giết chết như vậy, trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, sớm biết hai người này không chịu được như thế, hắn còn có thể tiết kiệm tấm Đạo Cơ Phù này.

Mãi đến lúc này, khí thế của hắn còn đang tăng trưởng, toàn thân cũng càng ngày càng khó chịu, thân thể Luyện Khí bị ép nhận lực lượng Địa Đạo Trúc Cơ, cho dù hắn có được Ngọc Cốt cực phẩm hoàn mỹ nhất, lúc này cũng cảm thấy trên dưới cả người từ lục phủ ngũ tạng đến gân xương da thịt, đều đau đớn dữ dội không chịu nổi!

Dường như chỉ có một trận giết chóc vui sướng, mới có thể phát tiết cảm giác đau khổ của hắn vào lúc này!

Hét dài một tiếng, Bùi Lăng lại xuất đao chém về phía Lư Huyền.

Xoạt!

Không giống với tất cả đao khí vừa rồi, lúc đầu đao khí một đao kia như tấm lụa, nhưng theo hắn chém ra đột nhiên quán chú linh lực gầm thét tràn vào trong đao, đao khí nhanh chóng lớn mạnh! Lúc rơi xuống đỉnh đầu Lư Huyền, Bùi Lăng lại thấy không khác gì thác nước sau lưng.

Huyết Hà cuốn ngược!

Trên mặt thị giác, quy mô còn hơn cả Huyết Hà cuốn ngược!

Đao khí diễm lệ như máu, như một đạo Huyết Hà bị cắt ngang, cuốn xuống!

Lúc này Huyết Sát đao pháp đã đi vào lĩnh vực Trúc Cơ kỳ!

Lư Huyền đang chiến đấu với Bích Tinh Huyết Lang Vương đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm to lớn, hắn ta vội vàng thi triển độn pháp, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía xa, né tránh đạo đao khí này.

Oanh!!!

Đao khí ầm vang rơi xuống thẳng xuống như thác đổ, khí thế hùng hậu, ngay cả Bích Tinh Huyết Lang Vương cũng run rẩy cả người, vung ra bốn chân, điên cuồng né tránh.

Răng rắc, răng rắc... Tiếng đất đai nứt nẻ không ngừng lan tràn, một đao chém xuống khiến bụi đất tung bay, mặt đất vốn kiên cố đột nhiên xuất hiện một khe hở thật sâu thật dài.

Lư Huyền thay đổi sắc mặt, Trúc Cơ!

Khí tức này lại này là Địa Đạo Trúc Cơ!

"Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc đã chết nhanh như vậy?" Lúc này hắn ta mới chú ý tới mảnh thi thể đầy đất, lập tức cau chặt lông mày, trong lòng không nhịn được mắng to hai người này phế vật!

Bích Tinh Huyết Lang Vương có thương tích trong người, chỉ cần Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc ngăn chặn Bùi Lăng cho hắn ta một lát nữa, hắn ta có thể chém con yêu thú này, cứ vậy bên cạnh Bùi Lăng sẽ thiếu một con chiến lực Trúc Cơ.

Dù cuối cùng kết quả trận chiến này như thế nào, đều rất có lợi với hắn ta!

Đáng tiếc, hiện tại Bùi Lăng đã rảnh rỗi, chắc chắn không giết được Bích Tinh Huyết Lang Vương, nhưng hắn ta không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hai người Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc đã chết, ít nhất đã giúp hắn ta ép đối phương dùng Đạo Cơ Phù kia!

"Bùi sư đệ, sau này còn gặp lại!" Lư Huyền nói xong, lập tức bỏ chạy!

Lúc Bùi Lăng Luyện Khí chín tầng liên thủ với Bích Tinh Huyết Lang Vương, hắn ta đã không phải là đối thủ, lúc này đối phương dùng Đạo Cơ Phù, tu vi khí tức trực tiếp đạt đến Địa Đạo Trúc Cơ, hắn ta càng không thể là đối thủ.

Thế nhưng, dù sao Đạo Cơ Phù cũng chỉ là ngoại vật, đối phương không thể duy trì lực lượng Địa Đạo Trúc Cơ mãi. Nếu không, chẳng phải ai mua Đạo Cơ Phù trước sẽ trực tiếp thắng sao?

Sao tông môn có thể để đệ tử nhẹ nhàng như vậy.

Cho nên hắn ta chỉ cần kéo dài thời gian đến khi hiệu quả Đạo Cơ Phù của đối phương kết thúc, vậy tương đương uổng phí một lá bài tẩy của đối phương!

Sau khi tranh đấu ở Kính Trung Thiên kết thúc, trong thi đấu của mười vị trí đầu tiếp theo, đối phương thiếu lá bài tẩy này, sự uy hiếp với hắn ta cũng ít đi nhiều!

Nghĩ như vậy, Lư Huyền thôi động độn pháp đến cực điểm, chớp mắt đã thoát khỏi Bích Tinh Huyết Lang Vương, rời xa khu vực thác nước.

Thấy thế, Bích Tinh Huyết Lang Vương gầm lên giận dữ, đang muốn đuổi theo đã thấy bên cạnh lóe lên huyết quang, toàn thân Bùi Lăng hóa thành một đạo Huyết Ảnh tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, chỉ hai ba cái đã giết tới sau lưng Lư Huyền!

"Lư sư huynh, đừng đi quá nhanh, vẫn nên để sư đệ tiễn ngươi đi!" Bùi Lăng lạnh lùng nói, dưới tác dụng của Đạo Cơ Phù, tu vi và khí tức của hắn đã đột phá Trúc Cơ, nhưng còn chưa đạt tới cực hạn, lúc này chỉ cảm thấy thân thể như khí cầu, liên tục tràn ngập năng lượng thật lớn lại không thể phát tiết ra ngoài, có lẽ mình sẽ trực tiếp nổ tan xác vì lực lượng này!

Nói xong, Bùi Lăng đã chém một đao về phía Lư Huyền!

Con ngươi Lư Huyền co rụt lại, tốc độ của đối phương thật nhanh!

Thấy đao thế của đối phương đầy sát khí như ác long ra khỏi tổ đang nhìn chằm chằm mình, ngay sau đó sẽ tiến hành một kích trí mạng.

Lư Huyền không do dự, lập tức không chút nghĩ ngợi ném Mạn Đồ La năm màu ra sau!

【 Bạo Linh thuật 】 !

Chương 357: Lư Huyền bị giết!

Oanh!

Mạn Đồ La năm màu cấp bậc pháp khí lập tức nổ tung, xen lẫn vô số bùn cát hòn đá cỏ cây hài cốt... Độc chướng năm màu bay lả tả, nhanh chóng tràn ngập toàn trường!

Chỉ là ngay sau đó, huyết sắc như cầu vồng cứ thế chém sương độc to lớn như vậy thành hai khúc!

Khí thế của đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía Lư Huyền!

Lư Huyền hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, vào lúc mấu chốt hắn ta đã dùng Nhiên Huyết đại pháp!

Xoạt!

Đao khí lướt sát qua khuôn mặt Lư Huyền, chém về phía rừng cây đằng xa, chỉ một thoáng vô số mảnh gỗ vụn cành lá nổ tung, vốn rừng cây nhỏ cành lá rậm rạp lập tức bị san thành đất bằng.

Thật vất vả tránh thoát một đao, Lư Huyền thấy Bùi Lăng còn muốn ra tay tiếp, lập tức trốn xa!

Đúng vậy, dù dùng Nhiên Huyết đại pháp, thực lực đã gần bằng Trúc Cơ tiền kỳ đỉnh phong, hắn ta cũng không dám giao thủ với Bùi Lăng vào lúc này!

Xoạt!

Đao khí lại chém tới sau lưng, Lư Huyền lấy ra một tấm khăn gấm, đây là pháp khí của Nguyễn Thốc Thốc, bề ngoài như vật tùy thân của nữ nhi khuê các, trên tơ lụa màu tím nhạt có thêu một bụi độc lâu, độc lâu kia sinh động như thật, trong hốc mắt như có hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra khí tức bí hiểm.

Mặc dù pháp khí trân quý, nhưng bây giờ Lư Huyền cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức ném nó về phía đao khí.

Oanh!

Khăn gấm pháp khí nổ tung, nhưng lại giống với Mạn Đồ La năm màu vừa rồi, dư âm nổ mạnh lại bị đao khí chém ra.

Cũng may, dù sao 【 Bạo Linh thuật 】 là thuật pháp nội môn, uy năng không tầm thường, mặc dù không thể ngăn đao khí của Bùi Lăng, nhưng cũng thành công suy yếu mấy phần khí thế của đao khí.

Nhân cơ hội này, Lư Huyền thôi động độn pháp đến cực điểm, lại mạo hiểm tránh khỏi đao khí!

Thấy Lư Huyền trốn được hai đao của mình, sắc mặt Bùi Lăng dần bắt đầu vặn vẹo, giọng nói đau khổ: "Lư sư huynh! Đừng vùng vẫy! Pháp khí trên người ngươi còn có thể thi triển 【 Bạo Linh thuật 】 mấy lần?"

Nói xong, Bùi Lăng lập tức đánh ra đao thứ ba!

Cạch!

Yếm Sinh Đao như không chịu nổi một loại áp lực nào đó, thân đao đột nhiên xuất hiện một vết rạn, nhưng trạng thái hiện tại của Bùi Lăng đã không để ý tới những điều này, một đao kia vẫn chém thẳng xuống!

Đạo đao khí này hẹp hơn đạo vừa rồi, lại càng rộng càng dài như một đạo huyết tuyến bị phóng đại vô số lần.

Màu sắc tươi đẹp bị cô đọng lại, hiện ra màu đỏ tối khi vết máu khô cạn.

Cứ như sợi dây thừng lấy mạng, trực tiếp cuốn về phía cổ Lư Huyền!

Sắc mặt Lư Huyền trắng bệch, đành phải lấy ra pháp khí của Nhĩ Chu Không, một đôi bao tay chế tạo từ huyền thiết, điêu khắc vô số phù văn phức tạp, sau đó thi triển 【 Bạo Linh thuật 】 lần thứ ba.

Oanh!!

Cũng như hai lần trước, có 【 Bạo Linh thuật 】 giảm xóc, Lư Huyền lại tránh thoát đao khí của Bùi Lăng.

"Bùi sư đệ, ta nguyện dâng ra phương pháp luyện chế 【 Trấn Hồn Tán 】 , ngươi và ta đến đây là dừng tay thì như thế nào?" Lại một lần tránh thoát một kiếp, Lư Huyền không hề thả lỏng, vội vàng nói, hiện tại một đạo đao khí của đối phương đổi một món pháp khí của hắn ta, tuy uy lực của 【 Bạo Linh thuật 】 rất mạnh, nhưng như Bùi Lăng đã nói, hắn ta đâu có nhiều pháp khí như vậy để tiêu hao?

"Phương pháp luyện chế 【 Trấn Hồn Tán 】 ... Ta cho ngươi thời gian ba tức!" Bùi Lăng khàn giọng trả lời, bây giờ hắn muốn lấy được 【 Trấn Hồn Tán 】 , cũng muốn Lư Huyền phải chết!

Nghe vậy, Lư Huyền lập tức biết Bùi Lăng căn bản không định buông tha mình, hắn ta không nhịn được thấy hối hận, vừa rồi không nên khai chiến với đối phương!

Vốn tưởng mặc kệ đôi bên thắng bại như thế nào, với thực lực của hắn ta, cuối cùng cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng không ngờ sau khi đối phương sử dụng Đạo Cơ Phù, tốc độ độn pháp lại nhanh đến trình độ này! Mình đã dùng Nhiên Huyết đại pháp, vẫn không thể kéo giãn khoảng cách một chút nào!

"Địa Đạo Trúc Cơ... Địa Đạo Trúc Cơ..." Sắc mặt Lư Huyền trắng bệch, trong lòng chợt nhớ tới, "Chẳng trách khi lão đầu tử còn sống thường nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đừng Trúc Cơ trước Thi Đấu Ngoại Môn, cho dù là Địa Đạo Trúc Cơ cũng không ngoại lệ..."

"Hóa ra cùng là Địa Đạo Trúc Cơ, Địa Đạo Trúc Cơ do tông môn sắp xếp sẽ mạnh hơn Địa Đạo Trúc Cơ bình thường nhiều như vậy!"

Nghĩ như vậy, Lư Huyền đột nhiên cảm nhận được khí tức yêu thú Trúc Cơ, trong lòng hắn ta lập tức vui mừng, vội vàng bỏ chạy về phía yêu thú Trúc Cơ.

Đôi bên một đuổi một chạy, Bích Tinh Huyết Lang Vương theo sau lại đã sớm không thấy tăm hơi.

Thấy phía trước xuất hiện một con giống với viên hầu, trên đầu lại có hai sừng yêu thú đứng trên một sườn núi nhỏ.

Lư Huyền lập tức vui mừng, kia là một con Khúc Giác Viên Trúc Cơ kỳ!

Hiện tại chỉ cần hắn ta chọc giận con yêu thú này, để nó tạm thời ngăn cản Bùi Lăng giúp hắn ta, sẽ có thể tranh thủ đủ nhiều thời gian chạy trốn!

Nhưng ngay sau đó...

"Thời gian ba tức đã đến!"

Giọng nói của Bùi Lăng đã khàn đặc như là ác quỷ.

Lúc này, lực lượng Đạo Cơ Phù đã hoàn toàn bộc phát trong cơ thể hắn, khí tức của hắn lập tức đạt tới cực hạn, đao ý phóng lên tận trời, hắn cảm giác khí thế trong khoảng khắc này cũng không kém lúc mình gặp phải Hàn Tư Cổ ở trong giếng cổ là bao!

Chương 358: Đồng loại của Cẩu chủ nhân thật vô dụng! (1)

"Bùi sư đệ, tha ta một..."

Lư Huyền vừa nói được một nửa lời cầu xin tha thứ, ngay sau đó đao ảnh như trăm hoa nở rộ, huyết khí ngút trời!

Phốc phốc phốc phốc...

Vào lúc này, Yếm Sinh Đao bắn ra vô số đạo tàn ảnh giữa không trung.

Dưới lưỡi đao, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi xương vỡ bay lả tả như mưa!

Chỉ trong nháy mắt, Lư Huyền bị chém thành muôn mảnh chết ngay tại chỗ, không để lại cả một đoạn xương cốt hoàn chỉnh.

...

Vĩnh Tịch tiểu trúc.

Đây là một khu nghĩa địa, phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là nấm mồ có to có nhỏ.

Ở trung tâm nghĩa địa có một tòa lầu nhỏ lẻ loi trơ trọi, phía trên treo một tấm bảng hiệu đã sớm phai màu, viết bốn chữ "Vĩnh Tịch tiểu trúc".

Dù là nghĩa địa hay tiểu trúc đều hoàn toàn tĩnh mịch, lạnh lùng, không có chút hơi người nào.

Ở giữa nghĩa địa sinh trưởng một đóa hoa màu trắng loáng ít ỏi, chỉ thấy hoa không thấy lá, lạnh lùng nở rộ tản mát ra một mùi hương hỗn tạp giống với mùi xác thối.

Ngọc Tuyết Chiếu đứng ở biên giới nghĩa địa, cẩn thận quan sát tình huống bên trong.

Thoạt nhìn bên trong nghĩa địa trước mắt rất yên tĩnh, nhưng nàng biết chỉ cần vật sống tiến lên trước một bước, lập tức có thi quỷ leo ra từ các nấm mồ xung quanh, xé nát người đến!

Mười một người rất cung kính đi theo sau lưng nó.

Trong mười một người này, Đông Vực có bốn người là Nhan Hàm, Triệu Nhất Nghị, Tân Thù, Vương Thành Hoành; Nam Vực có ba người là Công Trị Ngôn, Tần Khánh, Triệu Thiên Lại; Bắc Vực có hai người là Dư Kính, Hàng Tử Hiên; Tây Vực có hai người là Diệp Khiêm và Sử Vân Điền.

Vào lúc này, tinh thần bốn người Đông Vực đều phấn chấn, vô cùng phấn chấn.

Lư sư huynh thật sự quá mạnh!

Ra lệnh một tiếng, đệ tử ba vực còn lại đều cúi đầu nghe lệnh.

Đây là bá khí cỡ nào, uy mãnh cỡ nào!

Đúng là phong thái của thiên kiêu!

Tây Vực Diệp Khiêm và Sử Vân Điền lại đang nghi ngờ, Nguyễn sư tỷ dẫn theo nhiều chó cỏ như vậy làm gì?

Đệ tử hai vực nam bắc cũng không khác Tây Vực lắm...

"Một, hai, ba... Mười một, mười hai." Ngọc Tuyết Chiếu liếm láp móng vuốt suy nghĩ, "Thi Vương hoa trông coi tròn mười hai nấm mồ."

"Nhìn quy mô phần mộ, chắc chắn thi quỷ bên trong rất lợi hại."

"Cũng may bên ta có mười một đồng loại của Cẩu chủ nhân."

"Để bọn họ cùng tiến lên, chỉ cần dụ mười thi quỷ ra, ta có thể hái được Thi Vương hoa, sau đó thoải mái rút lui!"

Nàng nhanh chóng quyết định kế hoạch, đang muốn hạ lệnh, Công Trị Ngôn đột nhiên tiến lên, nói: "Bùi sư đệ, từ vừa rồi ta vẫn rất kỳ quái, ngươi lấy đâu ra nhiều chó cỏ như vậy? Tiếp theo chúng ta đi lấy thiên tài địa bảo, dẫn theo nhiều chó như vậy sẽ rất vướng bận!"

Nói xong lời này, Công Trị Ngôn lại nhìn một con chó bên cạnh mình, chẳng biết tại sao hắn ta luôn cảm thấy khí tức trên người con chó này rất giống với Tần Khánh sư đệ.

Vừa rồi Bùi Lăng có thể tìm tới hắn ta, hình như là con chó này dẫn đường?

Mặc dù lúc tuyển chọn Nam Vực, hắn ta liên tục thất bại trong tay Bùi Lăng, thậm chí suýt nữa đánh mất cơ hội tham gia tranh đấu ở Kính Trung Thiên, nhưng Thánh tông cường giả vi tôn, hơn nữa hiện tại Nam Vực cần có loại thiên kiêu chân chính như Bùi Lăng để bảo đảm thứ tự, đối phương thật sự từng thắng mình, lần này lại chủ động mời hắn ta cùng đi lấy thiên tài địa bảo.

Đương nhiên Công Trị Ngôn sẽ không từ chối cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa này!

Thậm chí hắn ta đã suy nghĩ, sẽ tìm cơ hội thích hợp tiết lộ việc Cố Hoằng tự mình mua chuộc hắn ta đối phó Bùi Lăng cho vị sư đệ chắc chắn có tiền đồ vô lượng này, để làm thẻ đặt cược bảo đảm mối quan hệ đôi bên tiến thêm một bước.

Chỉ là... Tại sao phải dẫn theo nhiều chó như vậy?

Hả?

Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy rất không vui, đồng loại của Cẩu chủ nhân thật phiền!

Lúc này, Tây Vực Diệp Khiêm và Sử Vân Điền cũng nói: "Nguyễn sư tỷ, có phải thiên tài địa bảo ở ngay phía trước hay không? Vậy có cần đánh chết những con chó cỏ này trước không, tránh chút nữa lại gây ra rắc rối?"

Bắc Vực Dư Kính, Hàng Tử Hiên cũng nghĩ đến điểm này, đề nghị: "Nhĩ Chu sư huynh, những con chó cỏ này không quy củ! Cứ sủa loạn gọi bậy mãi, chẳng may kinh động đến yêu thú nào, lại gặp khó khăn trắc trở. Có muốn làm thịt không, ta làm thành thịt nướng cho sư huynh? Trước khi ta nhập tông, trong nhà có một quán thịt nướng, tay nghề tuyệt đối không làm sư huynh thất vọng!"

Ngọc Tuyết Chiếu hừ một tiếng, nó cũng không có kiên nhẫn giải thích với những người này!

Lập tức tăng thêm một tầng trên cơ sở huyễn tượng ban đầu.

Ngay sau đó, trong tầm mắt của đám người Công Trị Ngôn, mười hai nấm mồ vây quanh Thi Vương hoa lập tức biến thành mười hai gốc thiên tài địa bảo!

Nhất là vài cọng linh thực trong đó, cành lá phấp phới tản ra mùi thơm ngát thấm vào phế phủ, theo gió truyền đến khiến tinh thần của bọn họ đều rung lên một cái!

"Bảo bối tốt!" Đám người Công Trị Ngôn lập tức vui mừng, trong chốc lát cũng không quan tâm vấn đề chó hay không chó, rối rít nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu, hận không thể lập tức xông lên ngắt lấy.

"Đi thôi!" Ngọc Tuyết Chiếu vẫy đuôi, hừ cười nói.

Nghe vậy, mười một người không chút do dự, mỗi người đều lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía một ngôi mộ trong đó!

Chương 359: Đồng loại của Cẩu chủ nhân thật vô dụng! (2)

Rống!

Phát hiện khí tức người sống, mười hai nấm mồ lập tức vỡ ra, lộ ra quan tài đen ở bên trong.

Nắp quan tài đột nhiên bị đẩy ra, một thi quỷ sắc mặt xanh đen, hai con ngươi đỏ hồng ngồi dậy từ bên trong, cả đám đều tóc tai bù xù, trên đồ tang màu trắng vẽ đầy phù văn, trên bàn tay khô héo quấn quanh từng tầng xiềng xích.

Lúc này, xiềng xích kéo dài, đám thi quỷ cùng phát ra một tiếng gầm rú sắc nhọn!

Không có nấm mồ và quan tài che lấp, khí tức của bọn nó lập tức lộ rõ, cường đại, âm u lạnh lẽo, còn kèm theo mùi xác thối khiến đầu óc người ta choáng váng... Khí tức mỗi còn đều đạt đến Trúc Cơ trung kỳ.

Đội hình như thế, cho dù ba tên tu sĩ Trúc Cơ đều ở nơi này, cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ!

Vào lúc này, Công Trị Ngôn và mười một người lại không sợ, bọn họ bị huyễn thuật của Ngọc Tuyết Chiếu lừa gạt, căn bản không phát hiện những thứ này, trong mắt chỉ có từng cây thiên tài địa bảo đón gió lay động, chỉ chờ bọn họ ra tay là có thể lấy xuống.

Trong tình huống này, không ai muốn tụt lại, tất cả mọi người thi triển ra độn pháp nhanh nhất của mình, điên cuồng lao đi!

Cùng lúc đó, nhân lúc sự chú ý của Thi Quỷ Môn đều bị mười một đồng loại của Cẩu chủ nhân hấp dẫn, bóng dáng Ngọc Tuyết Chiếu như điện, lao thẳng đến thiên tài địa bảo chân chính – Thi Vương hoa!

Vù!

Cắn một cái vào rễ cây Thi Vương hoa, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức quay người trốn xa.

"A a a a a a a..."

Liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, mười một tu sĩ ba gồm cả Công Trị Ngôn đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thi quỷ đánh một kích mất mạng! Rất nhiều người cũng không biết mình chết như thế nào, cho dù là Công Trị Ngôn cũng chỉ hồi quang phản chiếu trước khi chết, mới giật mình biết cái gọi là thiên tài địa bảo lại do thi quỷ ngụy trang!

Răng rắc răng rắc...

Trong tiếng xương thịt vỡ vụn rợn người, mười một con thi quỷ bắt đầu hưởng thụ huyết nhục người sống tươi mới, còn lại một thi quỷ cuối cùng, dường như hơi có linh trí lại chú ý tới Thi Vương hoa bị trộm, lập tức đuổi theo Ngọc Tuyết Chiếu.

Chỉ là phương hướng đuổi theo của nó hoàn toàn ngược lại với Ngọc Tuyết Chiếu, đang lao thẳng đến Vĩnh Tịch tiểu trúc.

Một lát sau, thi quỷ này xuất hiện trước cổng Vĩnh Tịch tiểu trúc, chưa chạm đến cửa đã nghe bên trong truyền ra tiếng quát lớn âm u lạnh lẽo: "Cút."

Thi quỷ lập tức run lên một cái, trên khuôn mặt khô quắt đen nhánh toát ra sự sợ hãi sâu tận xương tủy.

Nó vội vàng quỳ xuống, quỳ gối lùi về sau, tận khi lùi đến bên cạnh nấm mồ của mình, bò vào quan tài mới thở phào như trút được gánh nặng.

Lúc này, đâu còn nhìn thấy bóng dáng của Ngọc Tuyết Chiếu?

Sau khi một phát chạy ra mấy chục dặm, cuối cùng Ngọc Tuyết Chiếu đã dừng bước đặt Thi Vương hoa xuống, ghét bỏ thưởng thức một lúc, đương nhiên trong Vĩnh Tịch tiểu trúc không chỉ có một món thiên tài địa bảo là Thi Vương hoa.

Vấn đề là, các thiên tài địa bảo khác đều nằm sâu bên trong, mười hai thi quỷ Trúc Cơ trung kỳ không thể so sánh được với độ nguy hiểm ở đó!

Nó không muốn mạo hiểm vì Cẩu chủ nhân như vậy, hừ!

Hái một đóa Thi Vương hoa đã đủ đuổi Cẩu chủ nhân!

Tiếp theo, đến phiên Vô Trú quật và Như Mộng lĩnh.

Ôi! Đồng loại của Cẩu chủ nhân thật vô dụng, một đám thi quỷ đã đưa toàn bộ bọn họ đi. Hai chỗ còn lại cũng nguy hiểm giống vậy, lại tìm mấy đồng loại của Cẩu chủ nhân đi dò đường mới được.

Nghĩ như vậy, Ngọc Tuyết Chiếu thu hồi Thi Vương hoa, bắt đầu tìm kiếm đệ tử Trọng Minh tông khác ở Kính Trung Thiên.

Nhưng nó tìm một vòng lớn, lại không gặp một tu sĩ nào.

Vì thế Ngọc Tuyết Chiếu còn cố ý đi tìm yêu thú Trúc Cơ khác tìm hiểu vị trí của đệ tử Trọng Minh tông, kết quả vẫn không thu hoạch được gì.

Không tìm thấy đồng loại của Cẩu chủ nhân, Ngọc Tuyết Chiếu lại không muốn để Yêu tộc mạo hiểm thay mình khác, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nó cắn răng một cái, vô cùng tức giận đi về phía Như Mộng lĩnh...

...

Trong thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên.

Thấy cảnh này, khóe mắt giám sát Điện Chủ co giật.

Một lúc trước, thấy Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu chia binh hai đường lại gặp phải Lư Huyền, Nhĩ Chu Không, Nguyễn Thốc Thốc, hắn ta còn tưởng tiểu tử này quá sơ suất phải chịu sự dạy dỗ.

Ai biết, Bùi Lăng lại mượn dùng lực lượng Đạo Cơ Phù, tự xử lý ba tên Trúc Cơ, cùng lúc đó để Tuyết Hồ Yêu vừa thu phục được đi lừa giết các đệ tử khác ở Kính Trung Thiên, bao gồm cả đồng môn Nam Vực!

Bùi Lăng quá mưu mô! Quá tham vọng! Lòng dạ thật độc ác!

Kính Trung Thiên vốn chỉ chọn mười vị trí đầu, về sau mới là trận đấu cuối cùng.

Nhưng bây giờ một trận tỷ thí cuối cùng đã không còn ý nghĩa.

Phải! Thi đấu đã kết thúc, mười vị trí đầu và hạng nhất chỉ có một mình Bùi Lăng!

Không cần mở vòng tiếp theo nữa, Bùi Lăng này tự động trở thành hạng nhất thi đấu.

Thánh Tông đã tổ chức Thi Đấu Ngoại Môn hơn vạn năm, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy!

Trên thực tế, lần trước cũng từng có đệ tử thiên tài đại khai sát giới ở Kính Trung Thiên, nhưng chỉ cần chết vài người giữ lại mười vị trí đầu, tranh đấu ở Kính Trung Thiên sẽ kết thúc sớm.

Chương 360: Kẻ này có phong thái của tổ sư khai phái năm đó (1)

Dù sao, Thánh tông không để ý đến tính mệnh của đệ tử bình thường, chỉ bồi dưỡng thiên kiêu chân chính, nhưng cũng không cổ vũ giết chóc không có ý nghĩa.

Dù sao mỗi đệ tử nhập môn đều là tài sản của Thánh Tông.

Huống chi đệ tử có thể thông qua tuyển chọn của các vực, dù không phải thiên tài đứng đầu, cũng đã chứng minh giá trị và tư chất của mình.

Đáng giá bồi dưỡng.

Nhiều lắm là tạm thời không bằng hạng nhất thôi.

Cũng như trước đó giám sát Điện Chủ đánh giá Lư Huyền và Bùi Lăng, tu sĩ cấp bậc Luyện Khí và Trúc Cơ trẻ tuổi thế này, con đường tu hành vừa bắt đầu, bây giờ dẫn trước cũng không có nghĩa về sau vẫn có thể luôn dẫn trước.

Cho nên, mặc dù hạng nhất thi đấu được coi trọng nhất, nhưng đệ tử khác cũng không bị tông môn từ bỏ.

Nhưng lần này, tình cảnh ba tên Trúc Cơ va chạm với Bùi Lăng đã hấp dẫn tất cả sự chú ý, so sánh ra căn bản không ai chú ý đến bên Ngọc Tuyết Chiếu.

Kết quả, ai có thể ngờ Bùi Lăng vừa giết ba người Lư Huyền, nhân lúc tầm mắt mọi người vẫn tập trung ở trên người hắn, Tuyết Hồ Yêu mà hắn thu phục lập tức lừa giết mười một tên đệ tử còn lại, không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng nào!

Giám sát Điện Chủ trầm ngâm một lát, phân phó nói: "Đi, lấy tất cả tư liệu của Bùi Lăng này đến cho ta!"

Chẳng mấy chốc, thuộc hạ đã lấy tất cả tư liệu liên quan tới Bùi Lăng, đưa đến tay của giám sát Điện Chủ.

Điện Chủ cầm lấy, nhanh chóng lật qua.

Những trải nghiệm của tiểu tử này ở Bùi phủ Lộc Tuyền thành, nói tóm lại là cần cù khắc khổ nhưng không hề thu hút.

Bùi gia có rất nhiều tông tử nhưng tài nguyên thưa thớt, chỉ có thể tập trung bồi dưỡng tông tử Bùi Hồng Niên. Các dòng dõi khác không được phân chia Thối Cốt Đan, mặc dù đều được truyền thụ 【 Đoán Cốt quyết 】 , nhưng vì thiếu đan dược phụ trợ, lúc tu luyện loại công pháp này rất đau khổ, cũng rất nguy hiểm. Cho nên không có phụ mẫu trưởng bối đốc thúc, rất nhiều tông tử thường bỏ dở nửa chừng.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm qua Bùi gia vẫn khó phát triển như vậy.

Bùi Lăng chưa từng có ai đốc thúc, thậm chí kế mẫu của hắn còn ước gì hắn cam chịu, lại từ không ngừng cần cù tu luyện, dù không được cung cấp đầy đủ, thà rằng vào núi hái thuốc đi săn no bụng, cũng không chịu từ bỏ việc tu hành.

Trời không phụ người có lòng, chân truyền Lệ Liệp Nguyệt và Trịnh Kinh Sơn của Thánh tông tình cờ đặt chân đến Bùi phủ, cuối cùng để đã hắn nắm lấy cơ hội được đánh giá cao, đặc biệt mang về tông môn, thu nhận làm đệ tử!

Với lòng dạ và tâm tính của Bùi Lăng, chắc hẳn dù không có cơ hội lần này, sớm muộn gì sau đó hắn cũng sẽ góp nhặt đầy đủ, rời khỏi Lộc Tuyền thành đến Trọng Minh tông bái sư.

Một Bùi phủ nho nhỏ, Lộc Tuyền thành nho nhỏ, không thể nuôi dưỡng được một người thế này.

Từ sau khi tiến vào tông môn, Bùi Lăng ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng có thể tỏ rõ bản tính!

Cùng ngày nhập môn đã chém chết ba tên bạn cùng phòng, luyện toàn bộ bọn họ thành ngoại sát của Huyết Sát đao pháp, còn lấy đi tất cả túi trữ vật và tiền tài, mặc dù tu vi quá thấp không thể mở cấm chế túi trữ vật của đám bạn cùng phòng, nhưng cũng giấu kín toàn bộ đồ vật, hình như định giữ lại chờ sau này mở ra.

Sáng ngày thứ hai sau khi nhập môn, Bùi Lăng tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất từ khi vào tông.

Khi xuất phát đi làm nhiệm vụ, tính cả hắn là vừa tròn sáu người, bàn về tu vi, bàn về kinh nghiệm, bàn về kiến thức, Bùi Lăng đều là hạng chót.

Nhưng cuối cùng, chỉ có một mình Bùi Lăng sống sót.

Toàn bộ đồng đội chết oan chết uổng, thậm chí không còn hài cốt!

Đương nhiên một mình Bùi Lăng vui vẻ nhận lấy phần thưởng khi hoàn thành một loạt nhiệm vụ.

Không lâu sau đó, dưới sự dẫn dắt của nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn một mạch Kiêm Tang, Bùi Lăng tham gia nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ này chỉ đơn thuần là phúc lợi, xuống Cổ Uyên lấy Hàn Tủy Hỏa.

Trịnh Kinh Sơn tự điều động ba tên nội môn đệ tử bảo vệ hắn, kết quả cuối cùng hai tên nam đệ chết ngay tại chỗ, chỉ duy nhất nữ đệ tử u Dương Tiêm Tinh trọng thương hôn mê, Bùi Lăng không chỉ không bị thương, Huyết Sát đao pháp còn có thêm hai đạo ngoại sát, cũng thu Hàn Tủy Hỏa vào trong túi.

Đồng thời sau khi u Dương Tiêm Tinh khôi phục, vẫn luôn đánh giá cao Bùi Lăng.

Thậm chí mấy ngày trước, sau khi mạch chủ Trịnh Kinh Sơn một mạch Kiêm Tang bị chân truyền Lệ Liệp Nguyệt phái đi đào mỏ, u Dương Tiêm Tinh còn lấy danh nghĩa của đối phương, chuẩn bị cho Bùi Lăng một phần hậu lễ!

Liên quan tới nhiệm vụ này, cuối cùng còn có một điều bổ sung, trong quá trình Bùi Lăng nạp lửa nhập thể, vẻ mặt bình tĩnh cứ như không cảm nhận được đau đớn. Vì vậy, Chấp Sự đường suy đoán tâm chí của tên đệ tử này đặc biệt kiên định, kiên định đến mức người thường khó có thể tưởng tượng, chắc chắn có ưu thế cực mạnh khi tu luyện những công pháp hoặc là thuật pháp mà người thường không thể chịu đựng được.

Giám sát Điện Chủ nhìn đến đây hơi suy nghĩ, mới tiếp tục.

Sau đó, Bùi Lăng tham gia nhiệm vụ thứ ba, Hàn thị sơn trang.

Chương 361: Kẻ này có phong thái của tổ sư khai phái năm đó (2)

Năm đội ngũ, tất cả sáu vị đệ tử Luyện Khí tầng chín tham gia, giống với nhiệm vụ thứ nhất, người có tu vi thấp nhất, không có kiến thức nhất, không có lịch duyệt, không có kinh nghiệm vẫn là Bùi Lăng.

Cuối cùng cũng chỉ có Bùi Lăng và Lỗ Lục Tường sống tiếp.

Trong đó Lỗ Lục Tường bị tổn thương thần hồn, ngơ ngác không nhớ nổi toàn bộ quá trình nhiệm vụ.

Tất nhiên một mình Bùi Lăng cũng nhận hết tất cả thu hoạch và chỗ tốt.

Lỗ Lục Tường chỉ lấy được năm trăm viên linh thạch hạ phẩm, nhưng sau khi khôi phục lại có cảm giác khá tốt với Bùi Lăng, nhiều lần nói đỡ cho Bùi Lăng ở trước mặt khuê mật Kim Tố Miên.

Thấy giám sát Điện Chủ nhìn đến đây, thuộc hạ vội ho một tiếng, nói: "Điện Chủ, còn có một số tin tức vừa phát hiện còn chưa kịp thêm vào. Ngay trước đó, hai món pháp khí bị Bùi Lăng kia dùng làm vật liệu 【 Bạo Linh Thuật 】 nổ Tuyết Hồ Yêu bị trọng thương, gồm Độc Hỏa Huyết Giao Trượng và Ô Linh phi toa, đều là ngoại môn Bạch Huống cố ý mượn nội môn đệ tử vì nhiệm vụ Hàn thị sơn trang. Về sau Bạch Huống chết ở Hàn thị sơn trang, còn tưởng hai món pháp khí này cũng thất lạc ở trong sơn trang."

"Trong khoảng thời gian này chủ nhân pháp khí vẫn đang bế quan, nếu không đã đến tìm kiếm từ lâu."

"Lại không ngờ đều ở trong tay Bùi Lăng."

"Còn khiến nó tự bạo."

Giám sát Điện Chủ híp mắt nhìn Kính Trung Thiên to như vậy, chỉ lẻ loi trơ trọi một mình Bùi Lăng, khẽ gật đầu.

Đuổi tận giết tuyệt! Không giữ người sống!

Người nghe theo thì sống, người đối đầu phải chết!

Tâm tư kín đáo, nhiều thủ đoạn!

Vẫn luôn chịu đựng, chỉ cần hót một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên!

Nghĩ tới đây, Điện Chủ không nhịn được than thở, "Kẻ này có phóng thái của tổ sư khai phái Thánh tông ta năm đó!"

"Chỉ cần không chết yểu giữa đường, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân tài của Thánh tông ta!"

...

Trong thủy tạ Nam Vực.

Mạc Chấn Y quá vui mừng, Lý Bình cũng thế.

Trưởng lão các phong khác đều sắc mặt âm trầm: Bùi Lăng quá độc ác!

Đệ tử này luôn không lộ ra trước mắt người đời, cũng chỉ mới nổi tiếng mấy ngày nay, vậy mà ra tay dứt khoát bạo ngược như thế, không chỉ đẩy đệ tử ba vực vào chỗ chết, thậm chí ngay cả đệ tử Nam Vực cũng không buông tha!

Thế nhưng, bây giờ không cần một trận tỷ thí cuối cùng, Bùi Lăng đã lấy được hạng nhất, tất nhiên sẽ được tông môn dốc sức bồi dưỡng.

Đối đầu với một thiên kiêu tiềm lực vô hạn lại rất tàn nhẫn như thế, hiển nhiên không có lợi, tông môn cũng không cho phép!

Nghĩ tới đây, đám người bình tĩnh nhìn sang Lý Bình.

Lão thất phu này!!!

Bây giờ còn đang giả vờ hoảng sợ!

Trên Hòe m phong toàn một đám phế vật, tùy tiện một người Luyện Khí tầng chín cũng có thể đi ngang, với thực lực của Bùi Lăng, chỉ sợ không cần làm gì hết đã như hạc giữa bầy gà, Lý Bình là trưởng lão Hòe m phong, sao lại không biết rõ tình hình?

Chỉ sợ lòng dạ đã sớm biết rõ, vẫn luôn diễn trò với bọn họ.

Nếu không, dù sao Điền Tòng Hoành cũng là Luyện Khí tầng chín, lúc ấy lại bị Bùi Lăng còn chưa có danh tiếng gì một đao chém giết, vì sao vẫn không được coi trọng? Bây giờ tất cả trưởng lão nghĩ lại, lúc ấy chỉ cảm thấy Hòe m phong đều là mấy tên phế vật, không cần để ý đến trận chém giết giữa phế vật.

Tuy nhiên, dù là một con heo Khai Tuệ tầng chín, cũng là Khai Tuệ tầng chín.

Trận chiến mở màn của Bùi Lăng này đã có chiến tích xuất sắc như thế, sao lại bị xem nhẹ? Chắc chắn là Lý Bình dùng thủ đoạn để che giấu, lừa gạt tất cả mọi người!

Cùng là trưởng lão Nam Vực, Lý Bình này thật sự không biết làm người!

Khinh người quá đáng! Thật sự khinh người quá đáng!

Trưởng lão Quỷ Thủ phong là người đầu tiên không nhịn được, chủ động truyền âm đề nghị: "Đợi sau khi Thi Đấu Ngoại Môn kết thúc, chúng ta thay phiên hẹn chiến Lý Bình, phải dạy dỗ hắn tử tế!"

Trưởng lão Huyết Triều phong không chút nghĩ ngợi đồng ý: "Được!"

Trưởng lão hai phong Phi Lô và Nhược Tú cũng lần lượt đồng ý: "Không thành vấn đề, đến lúc đó lão tử muốn tự tay đánh rụng răng của lão già này, cho hắn nói linh tinh, hại lão tử đặt cược nhầm!"

Vào lúc này, ánh mắt Mạc Chấn Y lóe lên đột nhiên nói: "Kính Trung Thiên chỉ còn một mình Bùi Lăng, vậy lần thi đấu này cũng nên kết thúc."

Dù sao Bùi Lăng đã là hạng nhất, đợt tài nguyên này của Nam Vực đã ổn định.

Cần gì để Bùi Lăng mạo hiểm ở trong đó nữa?

Chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?

Không nói đến những thứ khác, Du Quỷ thương nhân trong Vô Trú quật vẫn đang nổi giận đùng đùng!

Mặc dù phương hướng mà Tuyết Hồ Yêu đang đi là Như Mộng lĩnh, nhưng nhìn hành động của nó, một khi lấy được thiên tài địa bảo từ Như Mộng lĩnh, biết đâu sẽ đến Vô Trú quật...

Trong thủy tạ.

Chu Diệu Ly ngẩn người, Bùi Lăng lại quyết đoán như thế?!

Sau mười ngày tranh đấu trong Kính Trung Thiên, còn có thi đấu mười vị trí đầu, Bùi Lăng lại chỉ dùng hai ngày đã giải quyết tất cả đối thủ khác??

Sát phạt quả quyết, tâm cơ sâu nặng như thế, ngay cả đám người giám sát Điện Chủ cũng không thể kịp thời ngăn cản, thật sự là ma tử trời sinh!

Nói là ma tinh giáng thế cũng không đủ.

Chương 362: Ma tử trời sinh

Nếu có thể thu nhận nhân vật như thế làm thuộc hạ, ngày sau nhất định sẽ có tác dụng lớn!

Chỉ là, hiện tại đã phân chia thắng bại quá sớm, nàng không có thời gian tiếp xúc đàm phán điều kiện với Bùi Lăng, đây không phải là một chuyện tốt.

Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly cau mày.

Trong thủy tạ cách Nam Vực cách không xa, Hiểu Nghê nhìn khoảnh khắc chỉ còn một mình Bùi Lăng sống sót trong Kính Trung Thiên, không nhịn được đôi mắt sáng ngời, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vị trí hạng nhất thi đấu đã vững vàng!

Sau đó, chờ thi đấu kết thúc, đối phương lựa chọn đứng về phía chủ nhân, lấy ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp dâng lên trước mặt mọi người!

Tu vi của chủ nhân đã tới Kết Đan đỉnh phong, nửa bước vào Nguyên Anh, Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp này không có tác dụng với chủ nhân, nhưng có tác dụng với thiên tài.

Tất cả thiên kiêu đỉnh cấp xuất hiện ở Thánh tông trong tương lai, chắc chắn đều phải lựa chọn đầu quân vào dưới trướng chủ nhân vì phần Thiên Đạo Trúc Cơ này, chức không phải tiện tỳ Chu Diệu Ly kia!

"Ngay cả ta cũng không nghĩ tới chiêu này." Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi mở miệng.

Hiểu Nghê và Vụ Liễu ngạc nhiên, chủ nhân có tiếng mắt cao hơn đầu, dù là thiên kiêu Hàn Tư Cổ chói mắt nhất ở ngoại môn vào mười năm trước, nàng cũng chỉ khẽ gật đầu của nàng.

Nhưng lần này Bùi Lăng thể hiện năng lực chấn động tứ phương, mở ra tiền lệ ở Thi Đấu Ngoại Môn, ngay cả chủ nhân cũng không nhịn được khen ngợi!

"Sau khi lần thi đấu này kết thúc, các ngươi cảm thấy nên cho hắn cái gì thì được?" Lệ Liệp Nguyệt hỏi, Bùi Lăng là người của nàng, hắn đạt được hạng nhất trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này khiến tâm trạng nàng rất tốt, nàng quyết định thưởng cho đối phương cái gì đó, nhưng...

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên nhìn Hiểu Nghê, hình như thị nữ này của mình có kế hoạch gì với Bùi Lăng, cho nên nàng muốn nghe ý kiến của đối phương trước.

Thấy thế, Hiểu Nghê vội vàng trả lời: "Chủ nhân, Trịnh Kinh Sơn đi m Lộc khoáng mạch đào mỏ, trong chốc lát không về ngay được, hiện tại mạch chủ một mạch Kiêm Tang trống chỗ, không bằng để Bùi Lăng tạm thay?"

"Được!" Lệ Liệp Nguyệt lập tức gật đầu, "Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn có thể muốn một vài thứ nữa."

Hiểu Nghê lập tức yên lòng, biểu hiện lần này của Bùi Lăng khiến chủ nhân rất hài lòng, nếu không nàng đã yêu cầu vị trí mạch chủ giúp đối phương, với tính tình không quan tâm việc phàm tục của chủ nhân, sẽ không chủ động ban thưởng nữa.

...

Trong thủy tạ ba vực đông tây bắc, bầu không khí gần như cứng lại.

Không phải bọn họ chưa từng thua trong những kỳ Thi Đấu Ngoại Môn trước, chỉ là chưa từng thua thảm như vậy!

Hoàn toàn không ngờ, Nam Vực nghi ngờ bị thương nặng trước đêm thi đấu, ngoại trừ Vực Chủ mưu mẹo nham hiểm để hóa thân tự mình đánh giết thiên kiêu vực khác, còn có một đệ tử thiên kiêu thực lực cường đại lại ác độc tàn nhẫn như thế!

Lấy sức một người diệt sạch ba vực, không, phải là toàn bộ đệ tử bốn vực!

Cẩn thận tính toán, trong lần tranh đấu Kính Trung Thiên này, gần như cái chết của các đệ tử đều có liên quan đến Bùi Lăng này.

Ngày đầu tiên, Bắc Vực Tề Lũy và Diệp Tử Thành đuổi giết Nam Vực Thẩm Già, với thực lực của Bùi Lăng có thể thoải mái cứu Thẩm Già. Nhưng kẻ này lại cố ý trơ mắt nhìn Thẩm Già chết thảm tại chỗ, lúc này mới ra tay chém giết hai người Tề Lũy, Diệp Tử Thành.

Xương cốt ba người chưa lạnh, lập tức thành ba đạo ngoại sát của Bùi Lăng!

Lư Huyền đường đường là Địa Đạo Trúc Cơ, nếu ở lần Thi Đấu Ngoại Môn trước, hoàn toàn có thể trở thành hạng nhất.

Lại bị Bùi Lăng đuổi giết hai ngày, còn chưa được thấy mặt trời ngày thứ ba đã bị loạn đao chẻ xác vô cùng thê thảm. Người cùng chết còn có Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc, nếu ở lần Thi Đấu Ngoại Môn trước cũng sẽ đi vào mười vị trí đầu, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thánh tông.

Mười một đệ tử còn lại cũng bị Tuyết Hồ Yêu mà Bùi Lăng thu phục được đưa vào Vĩnh Tịch tiểu trúc biến thành huyết thực, chết vô cùng thê thảm!

Hai người duy nhất không phải Bùi Lăng trực tiếp ra tay là Tây Vực Đinh Hải Lưu và Quách Thu.

Hai người này đi nhầm vào Trường Sinh cốc, bị Tuyết Hồ Yêu chơi đến chết trước khi Bùi Lăng xuất hiện... Về sau, lại bị Bùi Lăng luyện hóa thành ngoại sát.

Đương nhiên, nhìn từ tình huống hiện tại, nếu hai người này không chết trong tay Tuyết Hồ Yêu, chờ sau khi Bùi Lăng thu phục Tuyết Hồ Yêu, kết quả của bọn họ còn thảm hại hơn.

Ngay lúc Vực Chủ trưởng lão ba vực còn chưa nói gì, bọn họ nghe được giọng nói của Nam Vực Mạc Chấn Y vang vọng trong thủy tạ: "Điện Chủ, bây giờ trong trận đấu chỉ còn một mình Bùi Lăng, tiếp tục mở Kính Trung Thiên cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng đưa hắn ra ngoài, cứ thế phát phần thưởng kết thúc thi đấu!"

"Điện Chủ!" Nghe vậy, Vực Chủ Đông Vực Đạt Hề Toản lập tức nói, "Hiện tại các đệ tử đều chiến tử, chỉ có Bùi Lăng còn sống. Đông Vực chúng ta cũng không có ý kiến gì với hạng nhất. Nhưng đệ tử ba vực đông tây bắc đã bị diệt hết, kính xin Điện Chủ cho phép chúng ta lại chọn thiên kiêu, thi đấu một lần nữa để quyết định thứ tự."

Vực Chủ Tây Vực và Vực Chủ Bắc Vực lần lượt mở miệng đồng ý việc này.

Chương 363: Chỉ là huyễn tượng, không cần phải nói! (1)

Chỉ là trong thủy tạ, sau khi giám sát Điện Chủ cân nhắc, quyết đoán bác bỏ: "Quy củ Thi Đấu Ngoại Môn do tổ sư đặt ra! Đã qua vạn năm, chưa khi nào có chuyện thi đấu thêm lần nữa."

Mạc Chấn Y lập tức tiếp lời: "Không sai! Lần so tài này chỉ có một mình Bùi Lăng lọt vào mười vị trí đầu, vậy tất cả tài nguyên trong mười năm tiếp theo đều thuộc về Nam Vực!"

Đạt Hề Toản giận tím mặt: "Không thể nào!"

Hắn ta vội vã nói với giám sát Điện Chủ, "Điện Chủ, nhiều năm qua Đông Vực ta bồi dưỡng vô số đệ tử, xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Còn bên Nam Vực, ngoại trừ một mình Bùi Lăng, đệ tử khác chỉ là gà đất chó sành không chịu nổi một kích! Bàn về thực lực về thủ đoạn của đám người Lư Huyền, dù sao cũng có thể xếp vào mười vị trí đầu. Nếu trong mười năm tiếp theo Đông Vực không có bất kỳ tài nguyên gì, vậy phải bồi dưỡng đệ tử mới vào thế nào? Chẳng phải sau này Đông Vực sẽ rơi vào cảnh không người kế tục sao?"

"Năm đó Thánh tông chia ngoại môn thành bốn vực, vốn hy vọng bốn vực cạnh tranh với nhau, giữ chiến lực và thực lực."

"Chứ không phải để một vực một nhà nào đó độc đại."

"Nếu không cứ thế mãi, chẳng phải bốn vực ngoại môn chỉ còn trên danh nghĩa, cũng vi phạm dự tính ban đầu của Thánh tông khi lập ra bốn vực vào năm đó!"

"Điện Chủ, lời nói của Đạt Hề Vực Chủ có lý." Vực Chủ Tây Vực và Vực Chủ Bắc Vực vội vàng nói, "Nam Vực phát triển an toàn, tuyệt đối không phải phúc của ngoại môn, cũng không phải phúc của tông môn!"

Trong thủy tạ, giám sát Điện Chủ hơi suy nghĩ, chậm rãi nói: "Trong các lần Thi Đấu Ngoại Môn, phần lớn tài nguyên bốn vực đều dùng để bồi dưỡng đệ tử tiến vào mười vị trí đầu cùng thứ tự đã định. Lần này các đệ tử đều chiến tử, chỉ một mình Bùi Lăng còn sống, từ xưa đến nay chưa từng có tình huống này, đúng là phải bàn bạc thêm."

"Đã vậy, trước tiên đưa Bùi Lăng ra khỏi Kính Trung Thiên, chờ sau khi kết thúc thi đấu lại bàn bạc cụ thể nên phân chia tài nguyên như thế nào."

Nghĩ cũng biết, Nam Vực tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội kiếm một món hời.

Ba vực đông tây bắc cũng không thể chấp nhận kết quả không thu hoạch được gì.

Chắc chắn lần bàn bạc này sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí còn có thể ra tay đánh nhau ngay tại chỗ.

Không thích hợp cho đệ tử dưới đáy nhìn thấy những chuyện mất thể thống như thế, vẫn nên đợi kết thúc Thi Đấu Ngoại Môn, tự mình tiến hành thì tốt hơn.Cùng lúc đó, trong một vũng máu ở Kính Trung Thiên, Bùi Lăng chậm rãi thu đao.

Xung quanh hắn ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể Khúc Giác Viên.

Bùi Lăng không để ý tình cảnh này, mà khẽ nhíu mày nhìn về phía Yếm Sinh Đao trong tay, thân đao lại đã che kín vết rạn.

Vừa rồi, sau khi giết Lư Huyền, hắn đã đi vào lãnh địa Khúc Giác Viên.

Tính tình Khúc Giác Viên tàn bạo, rống lên một tiếng cảnh cáo với hắn, lúc ấy lực lượng Đạo Cơ Phù ở trong cơ thể hắn đã đến đỉnh phong, gân cốt phế phủ trong người đều bị linh lực khổng lồ lấp đầy vô cùng đau đớn, rất muốn được trút hết ra, cho nên đã đánh một trận với Khúc Giác Viên...

"Yếm Sinh Đao..." Bùi Lăng thở dài trong lòng, cây đao này đã bị phế.

Lúc trước tu vi của hắn còn ở Luyện Khí kỳ, vẫn chưa cảm giác được.

Hiện tại vì sử dụng Đạo Trúc Phù, tu vi tạm thời đạt đến Trúc Cơ lại có thể rõ ràng cảm ứng ra trong Yếm Sinh Đao ẩn chứa một luồng năng lượng to lớn, đây cũng là bản nguyên của Huyết Hà kiếm!

Chỉ là, Huyết Hà kiếm là phi kiếm bản mệnh của Hàn Tư Cổ, pháp khí bình thường không thể nào so sánh được.

Yếm Sinh Đao lại không phải pháp khí, chỉ là một món Phù khí thượng phẩm thôi, sau khi hấp thu bản nguyên Huyết Hà kiếm, mặc dù uy lực tạm thời tăng mạnh, nhưng với năng lực của Phù khí, căn bản không chịu nổi lực lượng bản nguyên của pháp khí.

Lúc hắn ở Luyện Khí kỳ không thể phát huy ra lực lượng bản nguyên của Huyết Hà kiếm ở trong Yếm Sinh Đao, cho nên tạm thời không nhận ra Yếm Sinh Đao có vấn đề gì.

Nhưng sau khi hắn dùng Đạo Cơ Phù, tu vi tạm thời đột phá Trúc Cơ, mỗi lần xuất đao đều có thể dẫn dắt ra lực lượng bản nguyên của Huyết Hà kiếm, cứ vậy cả trong lẫn ngoài Yếm Sinh Đao đều chật vật, rất khó chống đỡ...

"Lực lượng Địa Đạo Trúc Cơ đã bắt đầu biến mất, nhân lúc bây giờ có được thực lực Địa Đạo Trúc Cơ, nhanh chóng tìm thêm một chút thiên tài địa bảo hoặc là giết nhiều yêu thú một chút, góp nhặt điểm tích lũy." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, dù sao hắn còn thiếu rất nhiều mới đạt được yêu cầu một vạn điểm tích lũy!

Nghĩ như vậy, hắn tiện tay lấy ra kính thủy tinh nhìn xem, hiện tại hắn có hơn ba ngàn điểm tích lũy, đang đứng hạng nhất, thứ hai là Lư Huyền...

Hả?

Lư Huyền đã chết, sao thứ hai vẫn là hắn ta?

Bùi Lăng nghĩ lại, chắc Lư Huyền tranh đoạt thiên tài địa bảo của Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc, lại giết rất nhiều yêu thú nên điểm số cực kỳ cao. Cho nên, dù dã chết đi, chỉ trong chốc lát những người khác cũng không thể vượt qua.

Thế nhưng, mình cũng không thể khinh thường, lúc này mới ngày thứ hai tạm thời dẫn trước, không có nghĩa mười ngày sau cũng có thể dẫn trước.

Ai biết có ai vận khí bùng nổ, tiếp theo vượt qua hắn hay không?

Chương 364: Chỉ là huyễn tượng, không cần phải nói! (2)

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức xoay người, dự định trở về tìm Bích Tinh Huyết Lang Vương.

Dù sao hắn không quen thuộc với Kính Trung Thiên, tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng tốt, tìm kiếm những yêu thú khác cũng được, đều phải có Lang Vương dẫn đường.

Nhưng đúng lúc này một luồng lực hút to lớn đột nhiên truyền đến!

Bùi Lăng còn chưa kịp hành động, thân thể đã mất khống chế bị cơn sóng to lớn đột nhiên xuất hiện nuốt hết!

Cũng như lúc bước vào, sau một trận trời đất quay cuồng, hắn tiến vào một thông đạo bốn phương tám hướng đều là nước.

Sau một lát tất cả dòng nước biến mất, cảnh vật trong tầm mắt như sóng nước dập dờn, tốc độ từ nhanh đến chậm, chẳng mấy chốc cảnh vật đứng im, hắn phát hiện mình đã đứng trên mặt hồ như thủy tinh lúc đi vào!

Huyết khế yêu sủng Ngọc Tuyết Chiếu của hắn đang đứng cách đó không xa, lúc này đang tỏ vẻ ngây thơ nhìn xung quanh.

Dưới chân trong veo thấy đáy, rõ ràng nơi đặt chân là nước, đạp lên lại như đất bằng.

Rèm châu ở các thủy tạ xung quanh đều được cuốn lên, lúc này có vô số ánh mắt tập trung trên người hắn!

Bùi Lăng chỉ liếc qua đã thấy Mạc Chấn Y, Lý Bình, trưởng lão Nhược Tú phong, Lệ Liệp Nguyệt, Hiểu Nghê, Vụ Liễu... Còn có rất nhiều nhân vật mặc dù không biết, nhưng nhìn từ quần áo khí thế đều biết là đám cao tầng Thánh tông.

Lúc này, phần lớn những người này đều nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi.

Thậm chí Mạc Chấn Y còn mỉm cười vui vẻ.

Trong chốc lát, một gã tu sĩ áo bào nền đen hoa văn vàng, mái tóc tím buộc sau đầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện cách hắn không xa, đó là giám sát Điện Chủ!

Thoạt nhìn giám sát Điện Chủ như khoảng ba mươi, hàng mày thanh tú mắt phượng, dáng người cao ráo, khí chất ôn tồn lễ độ có vẻ vô hại.

Nếu không phải một đôi mắt hiện ra màu tím cực kỳ dày đặc, bên hông quấn quanh một vòng điệp tiệp độc lâu, chia ra rủ xuống bảy loại đầu lâu dị tộc, ngoài ra không có điều gì khác thường, cứ như con em nhà phú hào nơi thế tục.

"Đệ tử Bùi Lăng Hòe m phong Nam Vực." Ánh mắt giám sát Điện Chủ nhìn về phía Bùi Lăng hiện rõ vẻ khen ngợi và hài lòng, hắn ta mỉm cười, chợt nghiêm mặt tuyên bố, "Là hạng nhất lần Thi Đấu Ngoại Môn này!"

Giọng nói Điện Chủ không lớn lại như lôi đình cuồn cuộn, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ bên bờ Kính Trung Thiên, cũng truyền đến toàn bộ bốn vực ngoại môn!

Đám người bên bờ Kính Trung Thiên khá kiềm chế, chỉ mỉm cười nhìn Bùi Lăng.

Ngoại môn, đệ tử năm mươi bốn phong Nam Vực, bao gồm tất cả trưởng lão đều rất mừng rỡ, thậm chí vui đến phát khóc!

Trong chốc lát, tiếng hoan hô chấn động mặt đất.

Ba vực đông tây bắc thì là như phụ mẫu chết, đắm chìm trong sự im lặng vô cùng sa sút.

Vào lúc này, cuối cùng Bùi Lăng đứng giữa trung tâm đã phản ứng lại: Thi Đấu Ngoại Môn đã kết thúc? Cho nên hắn bị kéo ra khỏi Kính Trung Thiên?

Không, không đúng!

Hắn rất nhanh nghĩ đến, Kính Trung Thiên chỉ tìm ra mười vị trí đầu, tiếp theo còn một trận thi đấu liên quan đến xếp hạng của mười vị trí đầu!

Ha ha ha... Còn có một trận thi đấu chưa bắt đầu, hắn lại lấy được hạng nhất?

Điều này sao có thể!

Càng quan trọng hơn là, còn chưa hết mười ngày của trận tranh đấu Kính Trung Thiên, điểm tích lũy của hắn chưa tới một vạn, dù như thế nào hắn cũng không thể ra sớm như thế!

Hừ! Lại là huyễn tượng!

Con tiểu hồ ly Ngọc Tuyết Chiếu này, đã ký huyết khế còn dám ra tay với chủ nhân, phải dạy dỗ tử tế mới được!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Bạo Linh Thuật 】 !"

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu vật liệu tu luyện, xin chờ một chút..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Phù khí thượng phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống đem tiếp tục tu luyện 【 Bạo Linh Thuật 】 cho ngài..."

Ngay sau đó, toàn bộ bốn vực ngoại môn, toàn bộ đám người trong rất nhiều thủy tạ bên bờ Kính Trung Thiên, rất nhiều trưởng lão tiền bối, thậm chí cả những người chưa từng xuất hiện ở hiện trường lại thông qua đủ loại thuật pháp bảo vật nhìn chăm chú, sau khi Bùi Lăng – hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn vừa ra lò, nghe mình lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, ung dung không vội nhấc lên Yếm Sinh Đao quán chú linh lực, ném về phía giám sát Điện Chủ!

Oanh!!!

【 Bạo Linh Thuật 】 !

Yếm Sinh Đao là Phù khí thượng phẩm, bàn về phẩm chất vốn chắc chắn không bằng hai món pháp khí là Độc Hỏa Huyết Giao Trượng và Ô Linh phi toa, nhưng trong thanh cốt đao này còn có phần lớn bản nguyên Huyết Hà kiếm – phi kiếm bản mệnh của Hàn Tư Cổ!

Vốn thân đao đã dày đặc vết nứt, sau khi trải qua sự quán chú của 【 Bạo Linh Thuật 】 , khó khăn bay ra một nửa đã không duy trì được, bắt đầu nổ tung. Mảnh vụn cốt đao không chịu được bong ra từng mảng.

Bản nguyên Huyết Hà ở bên trong lại lập tức hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, đâm thẳng vào mi tâm giám sát Điện Chủ!

Chương 365: Nghiệt súc, lại dám dùng huyễn thuật với ta! (1)

Giám sát Điện Chủ vô thức duỗi hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm, ngay sau đó phi kiếm màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung!

Kính Trung Thiên dấy lên một luồng gió lốc che trời như đất bằng, sóng khí huyết sắc to lớn lấy mặt Kính Trung Thiên làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng!

Thủy tạ ở ven bờ, rèm châu điên cuồng lật qua lật lại.

Giám sát Điện Chủ hoàn toàn không có bất kỳ sự đề phòng gì, nhưng dù sao có tu vi cực cao, 【 Bạo Linh Thuật 】 Trúc Cơ kỳ không thể tạo thành chút tổn thương nào với hắn ta, điệp tiệp bên hông chỉ hơi động đậy, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không bay lên.

Vào lúc này, hắn ta hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, sắc mặt hơi cứng đờ, đây là... Tình huống như thế nào?

Bốn phía chỉ có bản nguyên Huyết Hà nổ tung tạo thành dư chấn chậm rãi tiêu tán, lặng ngắt như tờ.

Toàn trường đều ngây ngốc.

Vốn thi đấu vừa kết thúc, trên dưới tông môn đều rất ồn ào, nhưng sau khi xảy ra một màn này, toàn bộ tông môn lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!" Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, nhìn hoàn cảnh xung quanh không hề thay đổi chút nào, cùng bầu không khí yên tĩnh như chết, hắn lập tức nhận ra điều gì đó.

Đây không phải huyễn tượng!

Vừa rồi mình đã công kích nhân vật còn đáng sợ hơn Vực Chủ Nam Vực ở trước mặt tất cả mọi người!

Lúc này, Ngọc Tuyết Chiếu hoàn toàn bị dọa đến bối rối!

Nó cảm ứng được khí tức của tên tu sĩ Nhân tộc trước mắt như vực sâu như địa ngục, khó mà suy đoán, dường như chỉ cần một ngón tay là có thể khiến nó tan thành mây khói!

Không cần suy nghĩ, vừa nhìn đã biết người này là người có quyền trong Trọng Minh tông, Cẩu chủ nhân của nó lại dám ra tay?

Điều này cũng giống với việc, lúc một con tiểu yêu vô danh ở Thanh Yếu sơn đang được Yêu Đế khen ngợi ngay trước mặt mọi người, đột nhiên xông lên tát Yêu Đế hai phát ở trước mặt mọi người!

Đương nhiên, chắc chắn thực lực của tu sĩ Nhân tộc này kém hơn Yêu Đế, nhưng ý nghĩa vẫn giống nhau!

"Cẩu chủ nhân! Còn không nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ?" Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng nói nhỏ, bây giờ Cẩu chủ nhân tự tìm đường chết thì cũng thôi, nhưng nó vừa ký huyết khế với Cẩu chủ nhân, đối phương chết đi, nó cũng phải chôn cùng!

Vừa nghe được giọng của Ngọc Tuyết Chiếu, Bùi Lăng đột nhiên được nhắc nhở, đúng, bên cạnh còn có một con hồ ly có thể cõng nồi!

Thế là, Bùi Lăng một phát bóp cổ nó, nhấc nó lên, lớn tiếng giận dữ hét: "Nghiệt súc, lại dám dùng huyễn thuật với ta!"

Nói xong, không quan tâm Ngọc Tuyết Chiếu có phản ứng gì, tiện tay ném nó sang một bên, vội vàng quỳ xuống cầu xin Điện Chủ tha thứ: "Đệ tử Bùi Lăng bái kiến tiền bối! Vừa rồi đệ tử bị huyễn tượng mê hoặc, mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ tội!"

Lúc này, giám sát Điện Chủ đã phản ứng lại, sắc mặt hắn ta lạnh lùng, tiểu tử này đúng là gan to bằng trời!

Lúc ấy đối phương công kích Du Quỷ thương nhân ở Kính Trung Thiên, hắn ta tưởng đã vô cùng ghê gớm, không ngờ bây giờ rời khỏi Kính Trung Thiên, lại còn dám đánh cả hắn ta!

Về phần nói trúng huyễn tượng hồ yêu gì đó?

Người ngồi trong thủy tạ đều là nhân vật có thực quyền ở Thánh tông, mỗi người đều có tu vi cao thâm, sao lại không nhận ra thần hồn đối phương kiên cố, thần trí tỉnh táo không hề có dấu hiệu trúng huyễn thuật chứ.

Tuyết Hồ Yêu đã ký kết huyết khế với đối phương, không có chủ nhân ra lệnh, sao dám tự tiện mê hoặc chủ nhân?

Kẻ này đúng là kiêu căng khó thuần!

Trước đó còn cảm thấy, kẻ này có phong thái của tổ sư khai phái năm đó, bây giờ xem ra thật sự đã đánh giá hắn quá thấp, lúc tổ sư khai phái có tu vi giống Bùi Lăng, tuyệt đối không dám làm ra hành động như vậy!

Tuy nhiên, dù sao cũng là hạng nhất trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, thiên kiêu tương lai của tông môn, cộng thêm kịp thời nhận sai... Hắn ta là giám sát Điện Chủ, mục đích chủ yếu khi xuất hiện ở đây là vì bảo đảm tông môn thuận lợi sàng chọn máu mới, tiến hành thật công bằng, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ, đã xử tử vị thiên kiêu tiền đồ không thể đo đếm được ngay tại chỗ.

Nghĩ tới đây, Điện Chủ hừ lạnh: "Luyện Khí kỳ phạm thượng, theo quy củ tông môn sẽ bị xử phạt một vạn viên linh thạch hạ phẩm; Luyện Khí kỳ bất kính với trưởng bối tông môn, theo môn quy bị xử phạt một vạn viên linh thạch hạ phẩm... Hai tội cũng phạt, tất cả hai vạn viên linh thạch hạ phẩm!"

"Vâng!" Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm, hai tay dâng lên.

Điện Chủ khinh thường hai viên linh thạch trung phẩm cỏn con này, nhưng quy củ là quy củ, hắn ta lập tức thu hồi linh thạch, lúc này mới tiếp tục nói: "Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này bỏ qua, nếu có lần sau, chắc chắn không dễ tha!"

"Đa tạ tiền bối khai ân!" Bùi Lăng vội vàng trả lời, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Điện Chủ nhẹ gật đầu, tiếp theo vỗ tay, lập tức có một hàng mười tên nô bộc đi lên phía trước.

Chương 366: Nghiệt súc, lại dám dùng huyễn thuật với ta! (2)

Những nô bộc đều mặc áo bào đen giày đen, trang phục gọn gàng giống hệt nhau, khí tức quanh người dao động, đều có tu vi Kết Đan kỳ!

Tên nô bộc thứ nhất tóc đỏ mặt xanh, răng nanh dày đặc, dù là áo bào đen rộng lớn cũng không che giấu được thân thể to con, rõ ràng là một con ác quỷ.

Chỉ là, lúc này dáng vẻ vô cùng kính cẩn nghe theo, hai tay nâng một cái khay kiểu cánh hoa sơn đen vẽ hoa văn hình bướm và quả dưa mạ vàng, trong khay đặt một bình đan dược thủy tinh kiểu bảo tháp, thân bình sáng long lanh, bên trong đặt đầy những viên đan dược oánh nhuận sáng long lanh. Đó là Trúc Cơ Đan cực phẩm!

Tên nô bộc thứ hai sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt không thấy con ngươi, chỉ có một mảng màu mực, phía dưới áo bào đen mơ hồ có khói đen tản ra, lại là một U Hồn.

Hai tay hắn ta nâng một cái khay kiểu cánh hoa đỏ thắm vẽ hoa văn cánh bướm và quả dưa mạ vàng, đó là Trúc Cơ Đan trung phẩm; trong một cái mâm khác giống vậy đặt một bình đan dược thủy tinh kiểu bảo tháp, đặt đầy Chủng Ngọc Đan cực phẩm.

Tên nô bộc thứ ba da tím mắt đỏ, trên trán mọc một cái sừng, trên hai gò má mọc đầy lông tóc dài cả tấc như người lại như thú, là một loại dị tộc mà Bùi Lăng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trong tay nâng cái khay sơn vàng đặt từng đống Trúc Cơ Đan thượng phẩm.

Tên nô bộc thứ tư màu da than đen, dáng người nhỏ gầy, hắn ta tóc dài rắn ngậm hai tai, toàn bộ mái tóc được tết thành mấy chục bím tóc nhỏ, quấn đầy đồ trang sức vang lên leng keng, trong đôi mắt như có vô số dị vật nhỏ bé di chuyển nhúc nhích, thỉnh thoảng nhìn qua cũng thấy choáng váng, lúc này đang nâng chiếc khay xanh đựng đầy Chủng Ngọc Đan thượng phẩm.

Tên nô bộc thứ năm đặc biệt kỳ lạ một mắt một mũi một cánh tay, vững vàng nâng cái khay màu tím, trong khay đặt đầy Trúc Cơ Đan trung phẩm.

Tên nô bộc thứ sáu đặc biệt thấp bé, thoạt nhìn chỉ cao bằng một phần ba Bùi Lăng, lại đội một cái mũ cao gần bằng bản thân, cư xử đâu ra đấy, đúng là phong thái đặc biệt xuất chúng, trên tay hắn ta nâng một cái khay màu nâu, bên trong đặt Chủng Ngọc Đan trung phẩm.

Tên nô bộc thứ bảy da trắng gò má dài, khuôn mặt và hai tay lộ ra bên ngoài đều mọc đầy lông vũ, cái khay trong tay hắn ta lại là cái mâm tròn màu vàng đen hoa văn Mạn Châu Sa Hoa, trên khay lơ lửng mười mấy loại thiên tài địa bảo phẩm chất cực cao, đều là vật liệu cấp cao nhất Địa Đạo Trúc Cơ, ngoài ra còn có một đoàn sương mù năm màu, là tinh phách Ngũ Hành mà Địa Đạo Trúc Cơ cần đến!

Hiển nhiên trên mâm tròn có điêu khắc trận pháp, vẫn khóa chặt khí tức của những thiên tài địa bảo này, không để lộ ra ngoài chút nào.

Tên nô bộc thứ tám khiến người ta chú ý nhất, dáng người hắn ta cao lớn khôi ngô, cao khoảng mười mấy trượng!

Bàn về dáng người, Bùi Lăng và giám sát Điện Chủ đứng trước mặt hắn ta đều như sâu kiến.

Chỉ là khí tức Điện Chủ như biển sâu vực lớn, huyết khí sát ý quanh người Bùi Lăng cũng không tiêu tán, so sánh ra, lúc người khổng lồ này bước đi lại khiến mặt Kính Trung Thiên vững như đất bằng dao động, tạo ra từng vòng gợn sóng yếu ớt nhỏ bé, nhưng khuôn mặt sợ hãi, dáng vẻ cung kính lại rất rõ ràng.

Có lẽ biết chủng tộc của mình quá cao lớn, sợ sẽ mạo phạm đến chủ nhân, trong cả đám nô bộc này, hắn ta vô cùng khép nép lo sợ.

Thậm chí vừa đi đến bên cạnh tên nô bộc thứ bảy đã lập tức chủ động quỳ xuống, áp sát trán xuống mặt kính, hai khuỷu tay hơi chống lên, khiến cái khay cao đến phần eo của người thường.

Trong chiếc khay trên tay hắn ta toàn là linh thạch trung phẩm được xếp lên như núi, cũng phải hơn ngàn viên!

Tên nô bộc thứ chín là một nữ nhân, mơ hồ có hơi nước quanh quẩn bên người, khuôn mặt mềm mại uyển chuyển, trên mặt đeo một miếng lụa mỏng dài đến tận ngực. Lớp lụa mỏng kia như sương như khói, muốn che còn lộ, không hề ảnh hưởng đến việc để người khác thấy được làn da trắng nõn trơn bóng cứ như có thể bóp ra nước của nàng.

Thoạt nhìn nàng không hề khác Nhân tộc, chỉ là dáng vẻ đặc biệt yếu đuối xinh đẹp.

Quan sát tỉ mỉ lại có thể phát hiện, sau tai đối phương mọc ra rất nhiều lân phiến, còn có hai cái mang như mở mà không phải mở. Trước kia Bùi Lăng chưa từng thấy loại dị tộc này nhưng đã nghe nói, nghe đồn rằng đây là giao nhân chỉ có ở biển sâu!

Đừng thấy giao nữ này có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng, cơ thể yếu đuối đẩy nhẹ là ngã, thật ra tính tình hung tàn thích ăn thịt người.

Chủng tộc này am hiểu khống chế thủy bẩm sinh, nếu ở trong biển có thể dễ dàng tạo ra sóng lớn ngập trời, còn có thể nô dịch rất nhiều Thủy Yêu, từ xưa đến nay bọn chúng luôn cướp bóc thuyền hàng, có ghi chép đã giết vô số nam nữ tu sĩ tuấn tú xinh đẹp.

Đối với tu sĩ Nhân tộc, đây đúng là tiếng xấu truyền xa.

Nhưng tên giao nhân trước mặt lại rất ôn hòa, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hề nhận ra vẻ hung tàn độc ác như trong lời đồn.

Trong cái khay của nàng đặt từng quả cầu thủy tinh lớn khoảng nắm đấm, trong mỗi quả cầu thủy tinh đều phong tồn một thứ, có linh thực, có khoáng thạch đặc thù, có hồn phách yêu thú mờ ảo, phần lớn đều là thứ mà Bùi Lăng chưa từng gặp, thậm chí còn rất khó nhận ra và gọi tên.

Chương 367: Mười tộc nâng khay, quỳ chúc tân huyết

Thế nhưng, chỉ nhìn những thủ đoạn phong tồn này, đã biết chắc chắn đều là vật cực kỳ trân quý.

Cuối cùng đã đến lượt tên nô bộc đi lên sau cùng.

Tên nô bộc này cũng là nữ nhân, nàng vừa xuất hiện đã khiến đôi mắt mọi người sáng ngời.

Hai con ngươi lại là màu vàng thuần túy, sau tai có một đám lông vũ màu vàng, mái tóc vàng óng rực rỡ dài đến tận eo, trên trán buộc một cái băng trán màu đỏ thắm, băng trán xuyên qua một mặt dây chuyền hình giọt nước, màu sắc đỏ thẫm gần như là màu đen, đặt vừa đúng ở mi tâm càng lộ rõ vẻ xinh đẹp, có thể nói là uyển chuyển yêu kiều!

Bùi Lăng cũng không biết chủng tộc này.

Lúc những tên nô bộc này đi lên, huyết khế lại truyền đến sự hoảng hốt và sợ hãi vô cùng mạnh mẽ, đây là cảm xúc của Ngọc Tuyết Chiếu.

Ngọc Tuyết Chiếu biết nhưng tên nô bộc Kết Đan kỳ này?

Trong lòng Bùi Lăng khẽ dao động, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi rõ ràng, so sánh với lai lịch thân phận của nô tỳ tóc vàng này, hắn càng cảm thấy hứng thú với cái khay trong tay đối phương hơn.

Nô tỳ này xuất hiện cuối cùng, trong tay nâng một vài loại linh thực thuộc tính không đồng nhất lại khan hiếm, Thất Tâm Ma Anh Liên mà Trịnh Kinh Sơn muốn cũng ở trong đó!

Mười tên nô bộc dị tộc Kết Đan kỳ, đều biết vâng lời, dáng vẻ mềm mại như nô tỳ được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đợi sau khi bọn họ nối đuôi nhau xếp hàng ở bên cạnh, giám sát Điện Chủ vội ho một tiếng, nghiêm nghị nói: "Đệ tử Bùi Lăng Hòe m phong Nam Vực!"

Bùi Lăng vội nói: "Có đệ tử!"

Điện Chủ gật đầu, lại không để ý tới hắn mà xoay người, hành lễ về phía giữa không trung sau lưng: "Cung thỉnh chư tổ sư!"

Còn chưa nói hết câu, thủy tạ ở xung quanh đều cuốn rèm châu lên, ba vị chân truyền, Vực Chủ bốn vực và rất nhiều cao tầng mà Bùi Lăng không quen biết đều rời ghế đứng dậy, cùng khom lưng hành lễ: "Cung thỉnh chư tổ sư!"

Trong tiếng cung thỉnh này, vốn giữa không trung không có thứ gì, đột nhiên hiện ra một tòa cung điện vô cùng nguy nga vắng lặng!

Tòa đại điện này lạnh lẽo, vắng lặng, không biết sâu rộng, Bùi Lăng lại không xa lạ gì.

Đây là cung điện mà hắn từng thấy lúc nhập tông điểm Mệnh Hồn đăng!

Vào lúc này, đại điện vẫn giống như trước, giữa không trung trôi nổi vô số đế đèn, mỗi ngọn đèn trong đài đều đốt một đóa hỏa diễm huyết sắc, cao thấp đan xen vào nhau, chi chít khắp nơi!

Hỏa diễm huyết sắc có lớn có nhỏ, nhỏ như đậu xanh, lớn như mặt trời trên cao, dù với tu vi hiện tại của Bùi Lăng, vẫn không thể nhìn thẳng, càng không thể đánh giá thể tích của nó, chỉ liếc khóe mắt qua đã có thể cảm thấy rực cháy gần như muốn đốt mình thành tro tàn.

Trên đế đèn, trăm bộ chân dung hiện ra theo thứ tự, người trong bức họa sinh động như thật, dường như ngay sau đó sẽ bước ra khỏi bức họa.

Giữa bức họa và đế đèn có mười mấy bóng dáng như ẩn như hiện.

Bóng dáng của mười mấy bóng người này lay động, u quang quanh quẩn cả người, ngay cả hình dáng cũng khó phân biệt, chỉ có thể nhìn ra bọn họ đều đang ngồi, hoặc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hoặc nghiêng người dựa vào giường mây, hoặc dựa vào bàn nhỏ, hoặc quỳ gối trong trướng... Khuôn mặt hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm giác rõ ràng ánh mắt của những người này đều đang tập trung vào trên người hắn.

Không có ác ý gì, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ và sung sướng khi nhìn thấy tân huyết xuất sắc, nhưng vì tu vi chênh lệch quá xa, đây như một tảng đá lớn đè xuống Bùi Lăng, trong nháy mắt gần như không thở nổi!

Cũng may ngay sau đó, giám sát Điện Chủ đứng thẳng dậy, ống tay áo hơi lay động như cố tình hay vô ý, cảm giác áp lực không biết cách xa bao nhiêu này lập tức tan thành mây khói.

"Chư tổ sư ở trên!" Giám sát Điện Chủ nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, "Đã định ra hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn năm nay! Toàn bộ quá trình thi đấu không có người quấy rối, không có người xen vào, không người khống chế... Kết quả thắng bại, sống chết đều là họa phúc của đám đệ tử."

"Nếu có người ngầm thiên vị, biết chuyện không báo, từ trên xuống dưới Giám Sát điện sẽ tự chịu hình phạt róc thịt, hồn bị Cửu Uyên cắn nuốt, suốt đời suốt kiếp, con đường vô vọng!"

Một lúc lâu sau không xảy ra chuyện gì, bầu không khí lại căng thẳng hơn chút.

Ngay lúc này, bóng người ngồi xếp bằng ở giữa chậm rãi nói một chữ: "Tốt."

Lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Giám sát Điện Chủ khẽ gật đầu, nghiêng người lớn tiếng nói: "Hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Bùi Lăng!"

Bùi Lăng lại nói: "Có đệ tử!"

"Môn quy Thánh tông nghiêm khắc, sai tất phạt, công tất thưởng!" Giám sát Điện Chủ vung tay, "Ngươi sinh ra ở nơi hoang vắng, gia cảnh nghèo hèn, không tài nguyên, không danh sư, không được che chở lớn lên, lại lập chí lớn tâm hướng đại đạo, thuở nhỏ cần cù không ngừng tu luyện, chưa từng hối hận!"

"Chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, nhập Thánh tông chưa tròn một năm, trải qua vòng đấu loại Hòe m phong, thắng cả ba trận chiến lấy được hạng nhất; trong tuyển chọn ở Nhược Tú phong, một đao trấn áp năm mươi bốn phong, trở thành hạng nhất!"

"Trong trận đấu Kính Trung Thiên, Luyện Khí tầng chín gặp Địa Đạo Trúc Cơ ngay trận đầu, lại cân sức ngang tài, lần đầu vinh quang."

Chương 368: Ta chọn Lệ chân truyền! (1)

"Sau đó thu phục Lang Vương, thu phục Hồ Yêu, vào lúc gặp gỡ kẻ địch lại trảm ba Trúc Cơ, an toàn thoát hiểm!"

"Thiên kiêu chi danh, danh xứng với thực!"

"Chúc mừng Thánh tông ta, hôm nay lại thêm một tân huyết tiền đồ vô lượng!"

Vào lúc này, đám cao tầng bên bờ Kính Trung Thiên, hàng ngàn hàng vạn đệ tử ở mấy trăm phong ngoại môn, vô số người cùng đồng thanh nói: "Chúc mừng Thánh tông ta, hôm nay lại thêm một tân huyết tiền đồ vô lượng!!!"

Tiếng chúc mừng như biển núi gào thét càn quét, chấn động Kính Trung Thiên, Cầu Long dưới đáy nước hoảng sợ nằm rạp liên tục khấu đầu, không dám lỗ mãng.

Nhìn tình cảnh này, dù Bùi Lăng đã là người hai đời, lúc này cũng không nhịn được run lên nhè nhẹ, trong lồng ngực như có vô số cảm giác hào hùng cuộn trào mãnh liệt.

Cứ như vất vả chay ra khỏi bụi gai âm u dày đặc, trải qua ngàn vạn đau khổ, mình đầy thương tích, cuối cùng đã thấy được ánh sáng.

Tất cả lo lắng trong quá khứ đã vỡ nát, như tuyết đọng gặp nắng xuân lập tức tan thành mây khói, giữa nơi tối tăm như có một con đường lên trời vô cùng lộng lẫy đang chậm rãi mở ra ở trước mặt!

Giám sát Điện Chủ quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt trông như cùng tuổi với mình, thực tế không biết tuổi tác này phải kém bao nhiêu bối phận, trong mắt lộ ra ý cười từ tận đáy lòng: "Chúc tân huyết của Thánh tông ta, con đường tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị!"

"Chúc tân huyết của Thánh tông ta, con đường tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị!" Trong tiếng chúc mừng mãnh liệt như cơn sóng dữ này, mười tên nô bộc dị tộc Kết Đan kỳ đều quỳ hai đầu gối xuống đất ngay trước mặt Bùi Lăng, hai tay nâng khay lên đỉnh đầu, trình lên trước mặt vị tân huyết của tông môn đã trải qua từng tầng tuyển chọn, cuối cùng trổ hết tài năng!

Mười tộc nâng khay, quỳ chúc nhân tài mới nổi của Nhân tộc!

Hôm nay, là ngày của tân huyết Thánh tông.

Ngàn vạn ánh mắt, vô số sự chú ý, tất cả vinh quang đều tập trung vào Bùi Lăng!

Hắn lấy lại bình tĩnh, lần lượt thu hồi tất cả phần thưởng.

Bởi vì phải nhận quá nhiều đồ, Bùi Lăng không thể không lấy ra một vài túi trữ vật lấy được ở Hàn thị sơn trang để cất đồ, trong quá trình này, đám người giám sát Điện Chủ đều đã biết trước, mấy ngoại môn đệ tử nhận ra chủ nhân của những cái túi trữ vật kia, lại không nhịn được phát ra tiếng than thở sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, mọi người đều biết nhiệm vụ Hàn thị sơn trang vô cùng thê thảm, đều vì Bùi Lăng âm thầm mưu đồ, khích bác gây chia rẽ, ngư ông đắc lợi!

Dù sao sư huynh sư tỷ đến sơn trang tham gia nhiệm vụ đều đã chết, vật tùy thân lại lần lượt xuất hiện trong tay Bùi Lăng, không phải hắn làm còn có thể là ai làm?

Cách nói ma tử trời sinh lặng yên truyền ra.

Cuối cùng đã cất tất cả vật phẩm vào, nhưng Bùi Lăng vẫn không hiểu ra sao.

Còn có một trận thi đấu chưa bắt đầu, rốt cuộc mình lấy được hạng nhất thế nào?

Hơn nữa, phần thưởng hạng nhất này còn nhiều hơn những thứ mà Mạc Chấn Y đã nói với mình?

Dựa theo phần thưởng do Mạc Chấn Y miêu tả, cảm giác mười vị trí đầu cộng lại cũng chỉ có ngần ấy...

Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, giám sát Điện Chủ lại mỉm cười nói: "Bùi Lăng, vinh dự hôm nay đều do ngươi đánh một đao một kiếm để kiếm được, danh xứng với thực, đều là chuyện hiển nhiên! Mười tên nô bộc này đều đi ra từ các tộc. Trong số chủng tộc của bọn họ, có cái còn đang kéo dài hơi tàn, có cái đã bị hủy diệt."

"Nhưng mặc kệ tình cảnh hiện tại như thế nào, năm đó đều đã khiến Thánh tông dốc hết sức chinh phạt."

"Tất nhiên Thánh tông không chỉ chinh phạt mười tộc đàn."

"Mười tộc này là mười tộc mạnh nhất cho tới nay."

"Trong những lần Thi Đấu Ngoại Môn trước, đều do vương huyết của mười tộc này quỳ chúc thiên kiêu Thánh tông ta, vừa thể hiện rõ uy danh của Nhân tộc ta, cũng gửi gắm hy vọng của đám lão đầu chúng ta với tân huyết."

"Mong ngươi sau này đừng lơ là việc tu hành, tiếp tục anh dũng tiến lên, bước theo dấu chân tổ tiên Thánh tông ta, tiếp tục nô dịch chư tộc, tàn sát thiên hạ!"

"Làm rạng danh Thánh tông ta!"

Lúc hắn ta nói lời này, nô bộc mười tộc chưa lui ra, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cung kính quỳ xuống nâng khay qua đỉnh đầu.

Nhưng không một ai dám can đảm phản bác, hoặc là không chút gò bó thể hiện ra cảm xúc phẫn uất.

Cứ như không phải đang nói đến bọn họ, vẫn yên tĩnh ngoan ngoãn mềm mại không xương.

Bùi Lăng vội nói: "Vâng! Đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng."

Thấy hắn nghe lời dạy bảo, giám sát Điện Chủ khẽ gật đầu, tiếp tục: "Hạng nhất thi đấu có ba cơ hội tiến vào bí địa của tông môn để tu luyện. Thế nhưng, với tu vi hiện tại của ngươi, có tiến vào cũng là lãng phí. Sau này có cơ hội thích hợp, tông môn sẽ mở ra cho ngươi."

"Bây giờ ngươi đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, Trúc Cơ trong tầm tay."

"Ba vị chân truyền tông môn đều ở chỗ này, ngươi tùy ý chọn một người để thỉnh giáo chuyện tu luyện."

Điện Chủ chậm rãi giải thích rõ, "Trong ba vị chân truyền, Tô chân truyền chủ tu thi đạo, ngoài ra trên tay còn nắm giữ truyền thừa thượng thừa của độc đạo, cổ đạo, đan đạo, mỗi truyền thừa đều có thể tu luyện đến Kết Đan đỉnh phong."

"Chu chân truyền chủ tu huyết đạo, đồng thời trên tay nắm giữ truyền thừa thượng thừa cốt đạo, phù đạo, mỗi truyền thừa cũng có thể tu luyện tới Kết Đan đỉnh phong."

Chương 369: Ta chọn Lệ chân truyền! (2)

"Về phần Lệ chân truyền cuối cùng, chủ tu hồn đạo, nắm giữ truyền thừa thượng thừa đao đạo, chỉ đạo, trận đạo, khí đạo, giống với hai vị chân truyền trước đó, mỗi truyền thừa đều có thể tu luyện đến Kết Đan đỉnh phong."

Nghe đến đây, Bùi Lăng lập tức giật mình.

Hóa ra cái gọi là lựa chọn chân truyền chỉ điểm, cũng không phải thật sự mời chân truyền chỉ điểm mình tu luyện, mà lựa chọn con đường sẽ đi sau này!

Bây giờ hắn tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 , cực hạn là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong.

Đợi sau khi Trúc Cơ, nhất định phải thay đổi công pháp.

Chắc chắn sau khi tiến vào nội môn sẽ có công pháp Trúc Cơ kỳ, nhưng thượng thừa chân chính nhất đều nằm trong tay ba vị chân truyền này!

Điều này khiến Bùi Lăng nghĩ đến những điều mà Mạc Chấn Y đã giảng giải trong lúc tuyển chọn Nam Vực.

Thi Đấu Ngoại Môn ban thưởng rất nhiều Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan, lại chỉ phân chia cho mười vị trí đầu của thi đấu.

Cho dù là tên thứ mười một, cũng gặp phải khó khăn không thể trực tiếp thu hoạch được Trúc Cơ Đan từ tông môn.

Hoặc là đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc là có thể lựa chọn một đệ tử trong số đệ tử đứng ở mười vị trí đầu để trao đổi hoặc đầu quân.

Không ngờ, dù đạt được hạng nhất trong Thi Đấu Ngoại Môn, cũng gặp phải lựa chọn giống vậy.

Chế độ này rất rõ ràng, là muốn tập trung đặt phần lớn tài nguyên và nhân lực vào trong tay đám đệ tử tinh anh ít ỏi.

Thân là đệ tử Thánh tông, từ khi bắt đầu nhập môn cũng chỉ có hai lựa chọn: Một loại là nắm giữ những người khác; một loại là bị người khác nắm giữ.

Căn bản không có con đường thứ ba!

Về phần lợi và hại... Đây không phải vấn đề mà Bùi Lăng cần cân nhắc vào lúc này.

Hiểu Nghê giao cho hắn nhiệm vụ lựa chọn Lệ Liệp Nguyệt vào lúc này, dựa vào đó để lan truyền danh tiếng.

Bây giờ Bùi Lăng tu luyện đao pháp, trên tay Lệ Liệp Nguyệt lại có truyền thừa đao đạo...

Vào lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên một truyền âm: "Bùi sư đệ, ta là Chu Diệu Ly, nghe nói trước đó ngươi có chút hiểu lầm với Chu gia ta. Một tên tộc đệ vô dụng của ta đã chết trong tay ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, Chu Diệu Ly ta không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, nếu ngươi có thể đầu quân dưới trướng Chu Diệu Ly ta, ta có thể hứa hẹn bỏ qua việc này!"

"Thứ mà Lệ Liệp Nguyệt có thể cho ngươi, ta sẽ cho ngươi gấp mười!"

"Ngươi bẩm sinh đã thích giết chóc, ngoại trừ đao đạo, huyết đạo cũng rất thích hợp với ngươi, truyền thừa tu luyện huyết đạo của ta, tuyệt đối không kém hơn truyền thừa đao đạo của Lệ Liệp Nguyệt!"

"Ngoài ra, nữ nhi Chu thị ta đều xinh đẹp rạng rỡ, hiền lương thục đức, ngươi có thể tùy ý chọn lựa làm thê thiếp. Tất cả dòng dõi đều là dòng chính Chu thị."

Cùng lúc đó, Hiểu Nghê và Vụ Liễu bên Lệ Liệp Nguyệt hơi nhíu mày, khẽ nói: "Chủ nhân, bây giờ Bùi Lăng cướp được hạng nhất, vạn người chú ý! Tiện tỳ Chu Diệu Ly kia luôn thích tranh giành với chủ nhân. E rằng lúc này đang nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo Bùi Lăng, chúng ta có cần truyền âm cho hắn không..."

"Không cần, để hắn tự chọn." Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Bùi Lăng bị ánh mắt các nơi nhìn chằm chằm, khẽ nhíu mày, Chu chân truyền muốn mời chào hắn?

Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, trước tiên không nói đến thứ Lệ Liệp Nguyệt cho hắn, Chu Diệu Ly căn bản không cho được, chỉ nói thực lực của hai vị chân truyền này, chắc chắn Lệ Liệp Nguyệt sẽ cao hơn một bậc!

Ngoài ra, mặc dù Lệ Liệp Nguyệt yêu cầu hắn cực kỳ nghiêm khắc, nhưng bình tĩnh xem xét, không có Lệ Liệp Nguyệt ủng hộ, hắn cũng không thể đi đến bước này.

Lúc này, dù Chu chân truyền cho điều kiện hấp dẫn hơn nữa, hắn cũng không cân nhắc!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta muốn mời Lệ chân truyền chỉ điểm!"

Điện Chủ gật đầu, lập tức nhìn về phía thủy tạ của Lệ Liệp Nguyệt.

Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi đứng dậy, váy lụa màu đen như sương mù quanh quẩn, càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, phù văn trên mi tâm tươi đẹp ướt át.

Nàng tiến lên trước một bước, không thấy không gian dao động chút nào, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Nhìn vị tu sĩ trước mặt tư thế oai hùng phấn chấn, còn trẻ đã được coi trọng, hiếm khi nào Lệ Liệp Nguyệt lại lộ ra vẻ khen ngợi, khẽ gật đầu.

Hành động lén lút của Chu Diệu Ly cũng không thoát được tai mắt của nàng, nhưng Bùi Lăng không làm nàng thất vọng!

Nàng hỏi: "Hồn, đao, chỉ, trận, khí, ngươi muốn chọn cái nào?"

"Ta chọn đao!" Bùi Lăng lập tức trả lời.

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu, lúc trước thứ đầu tiên nàng truyền cho Bùi Lăng là Huyết Sát đao pháp, hiện tại đối phương lựa chọn đao đạo, tất nhiên cũng nằm trong dự đoán của nàng.

Lập tức lấy ra một bản bí điển, cuốn bí điển này như đúc từ thanh đồng, điêu khắc vô số tinh yêu quái dị, trên trang bìa dùng vân triện điêu khắc ba chữ 【 Phần Dạ Thiên 】 thật to.

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra công pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Lại nghe Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi nói: "Công pháp trong thiên hạ chia làm phàm, huyền, địa, thiên, tiên, thánh, đạo... Bảy giai, mỗi một giai lại có bốn phẩm cực thượng trung hạ."

Chương 370: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp

"Ngoại môn đệ tử tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 trông thì đơn giản, sau khi nhập môn người người đều có thể tu luyện, thật ra cũng là Huyền giai thượng phẩm, vì vậy mới có thể đặt nền móng vững chắc cho các ngươi trong thời điểm Luyện Khí kỳ."

"Bộ 【 Phần Dạ Thiên 】 này là Địa giai thượng phẩm, cũng là thuật pháp trước công pháp đao đạo 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi đại pháp 】 đỉnh phong của Thánh tông ta, đủ cho ngươi tu luyện trong Trúc Cơ kỳ."

"Đợi ngày sau ngươi Kết Đan, đến lúc đó ta sẽ ban thưởng 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi đại pháp 】 !"

Bùi Lăng lập tức đưa hai tay nhận lấy, nói: "Sư đệ Bùi Lăng đa tạ sư tỷ ban thưởng!"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp theo lại lấy ra một cái ngọc giản: "Đã lựa chọn đao đạo, tất nhiên cần một thanh đao tốt. Người ngoài tặng cho, đến cùng cũng không thể hoàn toàn tâm ý tương thông, vận chuyển như ý với ngươi. Đây là một môn thuật pháp đúc đao, Yếm Sinh Đao của ngươi đã vỡ, nhân cơ hội này tự rèn đúc một thanh binh khí vừa tay."

Cùng lúc đó, hệ thống nói: "Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp chú khí xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Tạ sư tỷ, sư tỷ hậu ái, sư đệ suốt đời khó quên!" Bùi Lăng lại đưa hai tay ra nhận, trong lòng rất hài lòng.

Có hệ thống có vật liệu, hắn có thể nhanh chóng rèn đúc ra một thanh đao mới!

Thấy Lệ Liệp Nguyệt nói xong muốn trở về thủy tạ, Bùi Lăng lập tức lấy ra một cái ngọc giản, khom lưng, hai tay giơ cao qua đầu, lớn tiếng nói: "Lệ sư tỷ, trong nhiệm vụ lần trước, sư đệ bất ngờ thu được một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, nhân đây dâng cho sư tỷ thưởng thức!"

Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp?!

Nghe vậy, Điện Chủ, Vực Chủ, trưởng lão cùng đủ loại cao tầng đang mỉm cười nhìn tình cảnh này đều giật mình.

Lệ Liệp Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, Trọng Minh tông nổi tiếng là một trong chín tông môn lớn của thiên hạ, dĩ nhiên cũng có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chỉ là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp có yêu cầu rất cao, đến nay số người có thể dùng cái này để Trúc Cơ chỉ lác đác không có mấy.

Ở Trọng Minh tông này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, người có thể dùng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp để Trúc Cơ càng hiếm có hơn!

Ánh mắt nàng hơi lóe lên, tiếp nhận ngọc giản, sau khi kiểm tra sơ qua, nhanh chóng xác nhận môn Trúc Cơ chi pháp này tên là Chú Quỷ đạo cơ, đúng là một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!

Hơn nữa, đây lại là tam kiếp đạo cơ, còn mạnh hơn năm đó nàng trúc qua song kiếp để tạo thành cơ!

Đương nhiên, độ khó Trúc Cơ cũng sẽ lớn hơn.

Cái này sẽ trở thành môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp thứ tư ở Trọng Minh tông!

Nghĩ tới đây, thần niệm của Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên khẽ động, nhanh chóng sửa chữa một phần nội dung trong ngọc giản...

Sau đó buông ngọc giản xuống, gật đầu nói: "Đúng là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

Nghe vậy, giám sát Điện Chủ lập tức hớn hở ra mặt, vội hỏi: "Mấy kiếp?"

"Chỉ là một môn Thiên Đạo Đạo Cơ đơn kiếp mà thôi." Lệ Liệp Nguyệt bình thản trả lời.

Nghe xong là đạo cơ đơn kiếp, vẻ vui mừng trong mắt Điện Chủ nhanh chóng biến mất, rất nhiều cao tầng xung quanh cũng không còn hứng thú.

Thấy giám sát Điện Chủ không muốn nhìn ngọc giản, vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi, ngọc giản đã bị nàng sửa đổi, dù sau đó đối phương kiểm tra cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì.

Nàng lập tức nói với Bùi Lăng: "Ta nhận Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp này, sau khi kết thúc thi đấu, hãy đến Triêu Na hành cung gặp ta."

"Vâng!" Bùi Lăng bình tĩnh đáp, trong lòng lập tức rõ ràng, không thể để tông môn biết bí mật Chú Quỷ đạo cơ cần độ ba kiếp!

Lệ Liệp Nguyệt xoay người, lại sải bước ra, lập tức quay lại bên trong thủy tạ.

Đến tận đây, phần quan trọng nhất của Thi Đấu Ngoại Môn đã có một kết thúc.

Giám sát Điện Chủ vội ho một tiếng, nhìn về một phương hướng nào đó.

Lúc này, trong kính treo cao trên Thứ Vụ phong đang chiếu rọi khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt sắc bén, trong đôi mắt tím lóe lên tia sáng, cao giọng nói: "Chư đệ tử, hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Bùi Lăng xuất thân hàn vi, tư chất tầm thường, sau khi nhập tông lại tiến triển cực nhanh, người sau vượt người trước, anh dũng đoạt được hạng nhất!"

"Đối phương có thể làm được, chẳng lẽ các ngươi cam tâm thụt lùi?"

"Thánh tông căn cơ sâu nặng, thiên tài địa bảo, công pháp binh khí, tâm đắc người đi trước, ích lợi bí địa... Phàm là thứ cần cho tu luyện, đều có vô số kể không thiếu gì cả!"

"Chỉ là tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian đều bị cường giả đoạt được."

"Chư đệ tử hãy lấy Bùi Lăng làm tấm gương, cần cù không ngừng tu luyện, anh dũng tinh tiến, sớm có phong thái thiên kiêu, giúp Thánh tông ta lớn mạnh, cũng giúp các ngươi vẻ vang!"

Nói đến đây, giám sát Điện Chủ hơi nghiêng đầu, "Lại chúc mừng thiên kiêu Thánh tông ta!"

Vô số tu sĩ trăm phong đồng thanh đáp: "Chúc mừng Bùi sư huynh thi đấu đoạt giải nhất, phong thái thiên kiêu, giúp Thánh tông ta lớn mạnh!"

Giám sát Điện Chủ hơi vung tay áo một cái: "Thi đấu năm nay, đến đây là kết thúc. Cung tiễn chư tổ sư!"

Trong tiếng cung tiễn, đại điện giữa không trung chậm rãi biến mất, trong chốc lát đã không thấy gì nữa.

Trong quá trình này, thủy kính trên Thứ Vụ phong không hề để ý tới chư tổ sư và giám sát Điện Chủ, lại nhắm thẳng vào Bùi Lăng, bóng dáng tân huyết trong mặt gương nhanh chóng phóng to.

Chương 371: Tranh đấu ở Vạn Hủy hải (1)

Chẳng mấy chốc, toàn bộ ngoại môn đều thấy rõ khuôn mặt Bùi Lăng trên mặt kính to lớn.

Hình ảnh này dừng lại tròn một nén nhang, đến khi đám người rời khỏi Kính Trung Thiên, mặt kính trên Thứ Vụ phong mới ầm vang vỡ nát, khôi phục thành biển mây như vô cùng vô tận, một lần nữa quanh quẩn giữa trăm phong!

Bùi Lăng Hòe m phong Nam Vực, từ đó nhất chiến thành danh, danh chấn cả tông!

...

Trở lại chỗ ở, Chu Diệu Ly đập một tay vào cái bàn sơn vàng khắc hoa văn Bách Quỷ Dạ Hành màu đỏ khiến nó biến thành bột mịn, gần như cắn nát răng ngà: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!

Mặc dù là đơn kiếp, cũng chỉ dệt hoa trên gấm với Lệ Liệp Nguyệt.

Nhưng lại rất quan trọng với nàng!

Đáng chết!

Sớm biết trên tay Bùi Lăng kia còn có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, nàng nên hứa hẹn cho đối phương càng nhiều lợi ích hơn!

Thị nữ quỳ trên mặt đất, cẩn thận hỏi: "Chủ nhân, Bùi Lăng kia không biết điều như thế, cũng dám làm trái ý chủ nhân, có cần ta sắp xếp người diệt trừ hắn không?"

Trong mắt Chu Diệu Ly bùng lên sát ý, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã kiềm chế cơn giận, lắc đầu nói: "Hắn vừa được hạng nhất thi đấu, danh tiếng mạnh mẽ! Không nói đến tông môn không cho phép ta lấy lớn hiếp nhỏ, lúc này Lệ Liệp Nguyệt cũng không để hắn xảy ra chuyện! Hiện tại chỉ cần hắn còn ở trong Trọng Minh tông, không ai có thể giết hắn!"

"Hơn nữa, Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp rất quan trọng với Chu gia ta."

"Hiện tại ngọc giản đã nằm trong tay Lệ Liệp Nguyệt, ta chắc chắn không có cơ hội. Nhưng Bùi Lăng mới là người đầu tiên lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, cho nên hắn chưa thể chết!"

Chu Diệu Ly đi qua đi lại một vòng ở trong phòng, đột nhiên dừng chân, trầm giọng phân phó, "Tìm cơ hội tiếp xúc với hắn, chỉ cần hắn chịu giao ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, mặc kệ hắn nói ra điều kiện gì, đều có thể thỏa mãn hắn!"

Thị nữ nghiêm nghị: "Vâng!"

Đến đêm.

Bùi Lăng đi theo sau lưng Hiểu Nghê, lại bước vào Triêu Na hành cung.

Lần này, mặc dù pho tượng trước hành cung vẫn tịch mịch quỷ dị, nhưng khi tiến vào hành cung, sự thăm dò và tiếng xì xào bàn tán trong bóng tối lại biến mất rất nhiều, dường như đã bị cảnh cáo trước.

Vừa đi vào một tòa điện rộng lớn, đã nghe thấy Vụ Liễu đang đứng hầu bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt nhẹ nhàng bẩm báo: "Chủ nhân, người kia đã bị ta xử lý, hình thần câu diệt. Dù là thuật pháp sưu hồn lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không lục soát ra bất cứ trí nhớ gì của hắn!"

"Rất tốt!" Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi hài lòng.

Lại nghe Vụ Liễu nói: "Chủ nhân, ngoại trừ hắn ra, vẫn còn có một người sống, không biết..."

"Tạm thời không động đến, nếu không sẽ quá rõ ràng, chờ qua một thời gian ngắn, kiểu gì nàng cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, để nàng yên lặng chết trên đường làm nhiệm vụ là được." Lệ Liệp Nguyệt phân phó.

"Vâng!"

Sau khi đưa ra tất cả mệnh lệnh, Lệ Liệp Nguyệt nhìn về phía Bùi Lăng, sau đó phân phó tất cả U Hồn thị nữ lui ra.

Bùi Lăng cung kính hành lễ.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, lúc này trong đại điện rộng lớn chỉ còn hai người, nàng lấy ra ngọc giản trả lại cho Bùi Lăng: "Ngươi đã lấy được nó một thời gian, chắc hẳn đã sớm nhớ kỹ Chú Quỷ đạo cơ ở bên trong. Hiện tại ta đã xóa đi Trúc Cơ chi pháp bên trong, ngọc giản này dùng một tia chân linh Chú Quỷ luyện chế, không có ngọc giản này, ngươi không trúc được Chú Quỷ đạo cơ."

Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản, vội vàng nói tạ.

Lệ Liệp Nguyệt trầm ngâm, đột nhiên nói: "Ngươi hiểu Thiên Đạo Trúc Cơ bao nhiêu?"

"Hồi sư tỷ, hiện tại tất cả sự hiểu biết của ta với Thiên Đạo Trúc Cơ đều đến từ Chú Quỷ đạo cơ." Bùi Lăng vội nói.

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, chợt nói: "Vốn với tu vi và địa vị hiện tại của ngươi còn chưa có tư cách biết bí mật của Thiên Đạo Trúc Cơ này, nhưng hôm nay biểu hiện của ngươi khiến ta rất hài lòng, ta sẽ giảng giải đôi chút cho ngươi..."

"Thánh tông cũng có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chia ra là là Khôi Nguyên đạo cơ, Minh Huyết đạo cơ, Sát Nữ đạo cơ."

"Khôi Nguyên đạo cơ do Chẩm Thạch Tô thị quản lý, không phải huyết mạch của Tô thị, cho dù thiên tư cực lớn, trung thành tuyệt đối, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Bây giờ Tô Chấn Hòa cùng là chân truyền với ta, chính là đích tử Tô thị, xây thành Khôi Nguyên đạo cơ."

"Minh Huyết đạo cơ do Phù Quang Tư Hồng thị sở hữu, chỉ là Tư Hồng thị không có hậu nhân, trên danh nghĩa Chu Diệu Ly là nữ nhi Chu thị, phụ thân nàng lại là đích tử Tư Hồng thị. Vì vậy, Chu Diệu Ly xây thành Minh Huyết đạo cơ."

"Cuối cùng Sát Nữ đạo cơ thuộc sở hữu Cửu A Lệ Thị ta, đạo cơ hiện tại của ta là Sát Nữ đạo cơ."

"Mặc dù cùng là Thiên Đạo Trúc Cơ, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu."

"Ba loại đạo cơ này của Thánh tông đều là Thiên Đạo Đạo Cơ song kiếp. Bình thường chỉ có Thiên Đạo Đạo Cơ đơn kiếp, cũng không bằng ba loại đạo cơ cường đại của Thánh tông!"

"Lần này ngươi đưa cho ta Chú Quỷ đạo cơ, lại là đạo cơ tam kiếp mạnh hơn đạo cơ song kiếp!"

Lệ Liệp Nguyệt nói đến đây, đột nhiên dừng lại nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng đang nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một câu nói của Lệ Liệp Nguyệt.

Chương 372: Tranh đấu ở Vạn Hủy hải (2)

Thấy Lệ Liệp Nguyệt nhìn mình, hắn lập tức trả lời: "Ta tuyệt đối không lan truyền việc này, nếu có người hỏi, ta sẽ nói như Lệ sư tỷ trước đó, cho thấy Chú Quỷ đạo cơ chỉ là đạo cơ đơn kiếp."

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, lại lắc đầu: "Tam kiếp cũng tốt, đơn kiếp cũng được, cũng không có ảnh hưởng gì với ta. Nhưng ngươi lại khác, xuất thân của ngươi quá thấp, nếu truyền đi đạo cơ tam kiếp này, sẽ không có lợi cho ngươi! Ba nhà Tô, Tư Hồng, Lệ không cho phép con cháu khác họ nắm giữ Trúc Cơ chi pháp thượng thừa hơn cả ba nhà, bởi vì điều này sẽ uy hiếp đến địa vị thống trị của ba nhà."

"Nhưng ngươi yên tâm, Lệ Liệp Nguyệt ta chưa từng để người tin tưởng ta phải thất vọng!"

"Bây giờ ngươi đã là người của ta, người ngoài sẽ không động đến ngươi, cho dù là người Lệ gia ta!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, nguyên nhân thật sự khiến Lệ Liệp Nguyệt giấu giếm đạo cơ tam kiếp lúc thi đấu kết thúc, là vì bảo vệ hắn.

Hắn không khỏi nghiêm nghị hành lễ: "Bùi Lăng tạ sư tỷ che chở! Sư tỷ có ân sâu nghĩa nặng với ta như vậy, ta nguyện ra sức làm trâu ngựa!"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, lại nói tiếp: "Hiểu Nghê đã nói với ta, ngươi lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp này từ trên tay Hàn Tư Cổ, phần cơ duyên này phải quay ngược về trận tranh đấu Vạn Hủy hải vào mười năm trước!"

"Mười năm trước, cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ ở Vạn Hủy hải, có liên quan đến truyền thuyết U Tố mộ một trong bốn khu vực hung hiểm."

"Tin tức truyền ra, chín đại tông môn đều tới."

"Nhưng chỉ là một môn Trúc Cơ chi pháp, không đáng để chín nhà liều đến ngươi chết ta sống."

"Cho nên trải qua bàn bạc, sau khi giải quyết rất nhiều tán tu, phong tỏa khu vực đó, mỗi phái đều đưa ra ngàn tên đệ tử Luyện Khí để tranh đoạt nội bộ, đến lúc đó dù Trúc Cơ chi pháp rơi vào nhà nào, việc này đều dừng ở đó..."

"Lúc ấy Thánh tông ta có một thiên kiêu có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, chính là Hàn Tư Cổ mà ngươi gặp được ở Hàn thị sơn trang."

"Một người một kiếm giết ra từ trong núi thây biển máu, chiến thắng tranh đấu Vạn Hủy hải."

"Chỉ là lúc cuối cùng hắn cướp đoạt cơ duyên, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cứ thế mất tích. Cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ kia cũng biến mất không rõ tung tích với hắn."

"Bên Thánh tông vẫn tưởng những tông môn khác không muốn để Thánh tông ta có thêm một môn Trúc Cơ chi pháp, âm thầm điều động cao thủ mưu hại Hàn Tư Cổ. Vì thế, lúc ấy giám sát Điện Chủ từng phân phó điều tra rõ Vạn Hủy hải."

"Dù sao đệ tử tầm thường thì cũng thôi, một thiên kiêu như Hàn Tư Cổ, dù cho Thánh tông có tích lũy vài vạn năm cũng không muốn tuỳ tiện hao tổn. Dù không rõ tung tích nhưng cũng phải điều tra ra manh mối, sống thấy người chết thấy xác, nếu tìm ra dấu vết để lại, cũng phải để thế nhân biết thiên kiêu Thánh tông ta thua khi đấu pháp cùng thế hệ thì cũng thôi."

"Thế hệ trước muốn lấy lớn hiếp nhỏ, Thánh tông ta cũng có cao thủ nhiều năm!"

"Chắc hẳn, Hàn Tư Cổ cũng biết tuyệt đối không thể để ba nhà chúng ta biết đến đạo cơ tam kiếp, nếu không chắc chắn sẽ gây ra họa diệt tộc, cho nên sau khi an toàn trở về, một mình vụng trộm Trúc Cơ, không tìm Thánh tông giúp đỡ."

"Chỉ tiếc, dù sao tầm mắt hắn cũng hơi hạn hẹp, không biết ngoại trừ nội kiếp của Thiên Đạo Trúc Cơ, còn phải đề phòng ngoại kiếp!"

"Lần trước các ngươi đến Hàn thị sơn trang làm nhiệm vụ, khiến hắn Thiên Đạo Trúc Cơ thất bại, cuối cùng thân tử đạo tiêu, ngươi là ngoại kiếp của hắn!"

Ngoại kiếp? Trong lòng Bùi Lăng trong lòng hơi lay động, hắn biết rất ít về Thiên Đạo Trúc Cơ nhưng Lệ Liệp Nguyệt là chân truyền Thánh tông, lại biết rất nhiều bí mật mà người thường không thể tiếp xúc được, nhân lúc tâm trạng đối phương khá tốt, hắn lập tức thỉnh giáo: "Xin hỏi sư tỷ, không biết rốt cuộc ngoại kiếp này là có ý gì?"

Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Thiên diễn tứ cửu thiếu một, bất kỳ việc gì đều có biến số. Từ nơi sâu xa Thiên Đạo Trúc Cơ này cũng có quan hệ với thiên ý, tất nhiên sẽ có biến số. Diễn hóa của biến số này là ngoại kiếp Thiên Đạo Trúc Cơ."

"Nếu tiếp theo ngươi muốn Trúc Cơ sẽ có hai biến số, hai biến số này đều là người sống sót rời khỏi Hàn thị sơn trang."

"Một người là Hạ Dực Luyện Khí tầng tám, hắn đã nhận nhiệm vụ Hàn thị sơn trang trước các ngươi, sau khi về tông vẫn luôn hôn mê, vừa rồi ta đã để Vụ Liễu đi giải quyết hắn."

"Người thứ hai là Lỗ Lục Tường đã cùng về tông với ngươi vào lần đó. Hiện tại giết nàng sẽ quá rõ ràng, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho nên phải chờ qua một thời gian ngắn, để nàng chết trên đường ra ngoài nhiệm vụ."

"Hai người này đều từng tiếp xúc với Thiên Đạo Trúc Cơ ở Hàn thị sơn trang, vì đề phòng lộ ra tin tức đạo cơ tam kiếp, dẫn đến biến số quá lớn, cho nên tuyệt đối không thể giữ lại!"

"Chờ sau khi Lỗ Lục Tường chết đi, ngươi lại Trúc Cơ, đến lúc đó ngoại kiếp cần phải đối mặt, sẽ không quá khó."

A?

Phải giết Lỗ Lục Tường?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, hóa ra việc vừa rồi Vụ Liễu bẩm báo với Lệ Liệp Nguyệt, người đã bị giải quyết đến hình thần câu diệt là Hạ Dực?

Tiếp theo sẽ đến Lỗ Lục Tường?

Chương 373: Vào nội môn (1)

"Sư tỷ, Lỗ Lục Tường chưa từng thấy ngọc giản, nàng chỉ biết Thiên Đạo Trúc Cơ cũng không biết đây là đạo cơ tam kiếp." Bùi Lăng vội vàng giải thích, Hạ Dực chết thì đã chết, dù sao mình cũng không biết.

Nhưng Lỗ Lục Tường lại từng kề vai chiến đấu với hắn, hơn nữa còn nhiều lần giúp mình, hiện tại không muốn đối phương không hiểu ra sao đã bị hắn hại chết.

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt không nói gì, ánh mắt nhìn Bùi Lăng lập tức trở nên tĩnh mịch.

Bùi Lăng thản nhiên đối mặt với Lệ Liệp Nguyệt, đây là kinh nghiệm từ lần trước của hắn, không thể tỏ ra sợ hãi ở trước mặt Lệ Liệp Nguyệt!

Một lát sau, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ngươi đã cầu xin cho nàng, vậy không giết nàng, nhưng phải xóa đi tất cả ký ức của nàng ở Hàn thị trong sơn trang."

"Vâng." Bùi Lăng lập tức đồng ý.

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt lại nói: "Vậy nói tiếp việc chính, nếu ngươi muốn trúc Chú Quỷ đạo cơ, quyết không được làm trong tông môn, nhất định phải chọn một nơi rời xa sơn môn. Nếu không ngay lúc có khí tượng dựng thành đạo cơ, tam kiếp chung độ, tuyệt đối không thể giấu giếm được rất nhiều tổ sư tiền bối của Thánh tông ta!"

Bùi Lăng trịnh trọng gật đầu: "Ta hiểu rõ."

Tiếp theo Lệ Liệp Nguyệt lấy ra phù lục, giao cho Bùi Lăng: "Đây là Bách Lý Truyền m Phù, có thể sử dụng nhiều lần, đợi đến lúc ngươi chuẩn bị Trúc Cơ, dùng phù lục này thông báo với ta một tiếng."

"Đa tạ sư tỷ!" Bùi Lăng vội vàng tiếp nhận phù lục.

"Vậy đi, hôm nay đến đây thôi." Lệ Liệp Nguyệt bình thản nói, "Ba ngày sau lại đến đây, lấy tất cả vật liệu Chú Quỷ đạo cơ."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức vui mừng!

Hiện tại hắn đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, có thể Trúc Cơ bất cứ lúc nào.

Nhưng bởi vì thiếu vật liệu Thiên Đạo Trúc Cơ, lại không dám để hệ thống tặng miễn phí, cho nên chỉ có thể liên tục kìm chế tu vi... Vốn tưởng sau khi thi đấu kết thúc, hắn phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể tập hợp đủ vật liệu Chú Quỷ đạo cơ, lại không ngờ Lệ Liệp Nguyệt sẽ đích thân chuẩn bị cho hắn!

Quả nhiên, đây là chỗ tốt của việc có bắp đùi!

Một lát sau, Bùi Lăng rời đi.

Lệ Liệp Nguyệt ngồi một mình trên ngọc tọa hơi trầm ngâm, đã rất lâu rồi nàng không nói nhiều như vậy. Lần này Bùi Lăng cướp được hạng nhất thi đấu một cách xinh đẹp, cũng dâng Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho nàng ở ngay trước mặt mọi người, tuy hai chuyện này khiến nàng hài lòng, lại không phải nguyên nhân chủ yếu khiến ngày hôm nay nàng vui vẻ như vậy.

"Thiên Đạo Đạo Cơ, xem như có tư cách cạnh tranh vị trí chân truyền thứ tư."

"Đạo lữ của Lệ Liệp Nguyệt ta, ít nhất cũng phải là chân truyền!"

...

Được Hiểu Nghê dẫn đường, Bùi Lăng rời khỏi hành cung, Ngọc Tuyết Chiếu ghé vào cổng hành cung vừa ngủ vừa chờ hắn.

"Chủ nhân phân phó, từ giờ trở đi ta sẽ luôn đi theo bảo vệ bên cạnh ngươi." Hiểu Nghê lập tức nói.

Bùi Lăng ôm quyền nói: "Vậy làm phiền Hiểu Nghê cô nương."

"Không sao, lần này ngươi làm rất tốt, hiếm khi nào chủ nhân lại vui vẻ như vậy, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi." Tâm trạng của Hiểu Nghê cũng khá tốt.

Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy an toàn hơn nhiều, vội vàng trả lời: "Đa tạ Hiểu Nghê cô nương!"

Hiểu Nghê nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Ngươi đã đứng hạng nhất trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, không cần làm nhiệm vụ kiểm tra thăng lên nội môn nữa, từ giờ trở đi đã là nội môn đệ tử, chủ nhân đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở trong nội môn cho ngươi, đi theo ta."

"Vâng."

Sau một lúc lâu, trước mặt Bùi Lăng xuất hiện một ngọn núi nhỏ cao hơn trăm trượng.

Trên ngọn núi này cỏ cây sum suê, có rất nhiều phi cầm tẩu thú, linh khí dồi dào vượt xa ngoại môn.

Đứng ở chân núi có thể nghe được tiếng nước chảy mơ hồ, đưa mắt nhìn ra xa, Loan Điểu bay lượn, Bạch Lộc ngậm cỏ, hoa cỏ nở rộ, dị thảo thơm ngát, đúng là cảnh tượng đào nguyên của Tiên gia.

Bùi Lăng nhìn hoàn cảnh này thấy rất hài lòng.

Quả nhiên dựa lưng vào đại thụ sẽ được hóng mát, hoàn cảnh nơi này và mức độ đậm đặc của linh khí tốt hơn Lan Xuân biệt viện rất nhiều!

Đây mới thật sự là chỗ ở của Tiên gia.

Thấy Hiểu Nghê dừng bước, hắn liền hỏi: "Hiểu Nghê cô nương, chỗ ở của ta nằm ở nơi nào trong núi?"

"Đã đến rồi." Hiểu Nghê bình tĩnh nói, "Toà Thúy Lỗi sơn này là của ngươi."

Nói xong để Bùi Lăng lấy ra minh bài, chỉ loay hoay một chút lại trả cho hắn, "Hiện tại chỉ có minh bài của ngươi mới có thể mở cấm chế Thúy Lỗi sơn, ngươi làm quen một chút, bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng ngươi, sẽ phải bận rộn một lúc lâu."

Cả ngọn núi đều là của hắn?

Bùi Lăng giật mình, đãi ngộ của nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử đúng là sự khác biệt giữa ngày và đêm!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nghe lời đi vào trong núi, vừa bước vào một bước, cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo, hắn đã xuất hiện trong đại sảnh cực kỳ rộng rãi!

Dường như đại sảnh này ở trong lòng núi, xung quanh đều là vách núi, mở rất nhiều cửa.

Trên đỉnh đầu là một cái động lớn, sắc trời như thác nước chiếu xuống từ đó.

Bởi vì nơi này rất rộng lớn, bên trong cũng không âm u, ngược lại còn có cảm giác trống trải.

Chương 374: Vào nội môn (2)

Hiểu Nghê nói: "Đây là trung tâm Thúy Lỗi sơn, ngươi có thể tự làm chủ, đổi địa điểm tuyến tống khi khách vào thăm thành chỗ khác."

Sau khi nàng chỉ dạy Bùi Lăng phải quản lý Thúy Lỗi sơn như thế nào, đã tự đi tìm khách phòng nghỉ tạm.

Bùi Lăng thì đi lại xung quanh một vòng, đánh giá toà động phủ mới có được này.

Trung tâm đại sảnh trống rỗng, không có gì ngoài một vài trận pháp khống chế, dùng để mở thủy kính quan sát cả ngọn núi, không còn thứ gì hết.

Hắn tùy ý chọn một cánh cửa trên vách núi đá mở ra, bên trong lại là một đan phòng.

Hiển nhiên đan phòng này được xây dựng bên trong ngọn núi, bốn phương tám hướng đều là nham thạch rắn chắc, còn khắc vô số phù văn gia cố đề phòng, trên mặt đất có trận đồ cực kỳ phức tạp để dẫn dắt địa hỏa luyện đan.

Điều khiến Bùi Lăng thấy bất ngờ là chính giữa đan phòng lại đặt một đan lô chạm khắc Vạn Quỷ tương phệ, cái nắp lại như một bầy rắn quấn quanh thành đoàn!

Khí tức của đan lô này rất cổ xưa, linh cơ ẩn nấp, hiển nhiên phẩm giai không thấp.

Hắn tiến lên đánh giá một lượt, càng nhìn càng thích.

Cảm thấy sau này mình luyện đan, có thể đổi thành lò luyện đan này.

Rời khỏi đan phòng, Bùi Lăng lại lần lượt nhìn mấy chỗ khác, tổng thể mà nói, các phương diện của toà động phủ này đâu chỉ là cách biệt một trời với Lan Xuân biệt viện!

Chỉ là sau khi hắn trải qua một trận thi đấu, dù sao cũng tiêu hao quá lớn.

Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình, sắp xếp Tiểu Từ quản lý động phủ, cũng để Ngọc Tuyết Chiếu tự do hoạt động, bản thân lại đến phòng ngủ chính nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Bùi Lăng vừa tỉnh đã cảm thấy ngực trĩu nặng.

Mở mắt ra nhìn lại phát hiện Ngọc Tuyết Chiếu cuộn thành một đoàn, ghé vào ngực mình ngủ say sưa.

Chỉ nhìn thế này, tiểu hồ ly lông xù tuyết trắng cuộn tròn thành một đống cũng rất đáng yêu.

Chỉ là hắn hơi động đậy, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức bừng tỉnh, tứ chi dùng sức đạp một cái nhảy đến mặt đất bên cạnh.

Nếu không phải Ngọc Cốt cực phẩm của Bùi Lăng có lực phòng ngự đủ mạnh, lần này không giẫm nát xương sườn của hắn thì không được!

"Cẩu chủ nhân đã tỉnh? Làm ta sợ muốn chết." Ngọc Tuyết Chiếu liếm láp móng vuốt, giòn giã nói.

"Cẩu chủ nhân?" Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, hắn nhớ không lầm, hôm qua hồ ly này khuyên hắn cầu xin Điện Chủ tha thứ, cũng gọi hắn là Cẩu chủ nhân?

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng không nói hai lời, một phát túm lấy cái đuôi của Ngọc Tuyết Chiếu xách nó lên!

"Chủ, chủ nhân, ngươi nghe lầm, ta gọi là chủ nhân! Nhanh buông ta xuống, ta là huyết mạch Thanh Yếu, ngươi không thể giết ta..." Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng kêu lên, bởi vì huyết khế nên bây giờ nó không thể phản kháng Bùi Lăng.

"Lần sau còn gọi ta là 'Cẩu chủ nhân' nữa, ta sẽ đánh ngươi thành một con chó chết!" Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng, lại đặt nó xuống.

Tiếp theo hoạt động gân cốt, lấy ra một đống túi trữ vật, bắt đầu kiểm kê thu hoạch.

Đầu tiên, là thiên tài địa bảo thu hoạch được từ Kính Trung Thiên.

Chủng loại rất nhiều, phẩm chất cao thấp khác biệt, trong đó quý giá nhất là Lưu Ly Kim Ngô Chi, còn có Thi Vương hoa.

Tạm thời hắn không biết tác dụng của hai vị thiên tài địa bảo này, quyết định chờ sau khi Trúc Cơ lại cẩn thận nghiên cứu.

Sau đó là túi trữ vật của ba vị tu sĩ Trúc Cơ.

Điều khiến Bùi Lăng thất vọng là, túi trữ vật của Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc toàn là tạp vật, không có gì hết!

Về phần túi trữ vật của Lư Huyền cũng có rất nhiều đan dược, nhưng hắn không nhận ra rất nhiều thứ, cho nên để qua một bên, tính toán đợi xử lý sau; còn linh thạch, có lẽ đây là một số lượng lớn với tu sĩ bình thường, nhưng với Bùi Lăng cũng chỉ có thể nói có ít còn hơn không có; về đồ vật, chỉ có mấy món Phù khí không trên không dưới, mấy món pháp khí tốt nhất đã bị đối phương dùng Bạo Linh thuật...

Vật phẩm đáng giá nhất trong túi trữ vật này, lại là bảy tám gốc thiên tài địa bảo phẩm chất không đồng nhất.

Sau đó, là phần thưởng hạng nhất thi đấu, đây mới là thu hoạch lớn nhất lần này!

Trong đó Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan không có chút tác dụng nào với hắn, Bùi Lăng chẳng buồn nhìn một cái đã đẩy sang bên cạnh.

Toàn bộ vật liệu Địa Đạo Trúc Cơ đỉnh cấp cũng vô dụng với hắn, đều đẩy sang một góc.

Ngược lại một ngàn linh thạch trung phẩm lại là thứ hắn cần dùng đến, dù đi đến đâu linh thạch cũng có tác dụng lớn, nhất là ở Thánh tông...

Tiếp theo là đủ loại vật liệu và dược liệu, có rất nhiều thứ mà hắn cũng không nhận ra.

Cũng may Thánh tông cân nhắc đến ngoại môn đệ tử không đủ kiến thức, cho nên trong những phần thưởng này có kẹp một cái ngọc giản, bên trong giới thiệu kỹ càng đủ loại vật liệu và tác dụng dược liệu.

Bùi Lăng cầm ngọc giản lên xem một lượt, nhanh chóng biết đây đều là vật liệu đỉnh cấp luyện chế pháp khí, dược liệu luyện chế đủ loại đan dược quý giá Trúc Cơ kỳ, cùng thiên tài địa bảo dùng để ổn định căn cơ, trị liệu thương thế, giải độc, cường kiện nhục thân, tăng cường hồn phách đủ loại...

Như Mạc Chấn Y đã nói, Trọng Minh tông đúng là lắm tiền nhiều của, cân nhắc vô cùng chu đáo với thiên kiêu được công nhận, ra tay rất hào phóng.

Chương 375: Dung Linh chi vật

Tóm lại, sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ một lượt, hiện tại Bùi Lăng chỉ cần dùng đến những vật liệu luyện chế pháp khí kia.

Hiện tại Yếm Sinh Đao của hắn đã bị hủy, Chú Quỷ đạo cơ lại cần một thứ bản mệnh, cho nên cần lập tức luyện chế một thanh bảo đao!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra ngọc giản Lệ Liệp Nguyệt đã giao cho mình vào hôm qua.

Hôm qua hệ thống đã thu nhận sử dụng nội dung ở bên trong, nhưng bây giờ hắn muốn xác nhận vật liệu trên người có đầy đủ hay không, cho nên lại nhìn một lần.

Đúc khí có tổng cộng sáu bước: Khuôn đúc, dung luyện, tưới nước, rèn luyện, Dung Linh, huyết tế.

Sau khi hắn kiểm tra đối chiếu tài liệu chính dùng để dung luyện, phát hiện không thiếu một tài liệu chính nào, chỉ là một bước Dung Linh này cần nhân hồn, thú hồn hoặc là quỷ phách.

Nếu bây giờ hắn dùng hệ thống uỷ thác, chắc chắn hệ thống sẽ dùng Ngọc Tuyết Chiếu hoặc là Tiểu Từ để Dung Linh!

Không, Tiểu Từ mới Luyện Khí tầng chín, dựa theo tính tình luôn chọn tốt nhất của hệ thống, chắc chắn sẽ chọn Ngọc Tuyết Chiếu.

Không đúng!

Bây giờ Hiểu Nghê cũng đang ở trong động phủ của mình, chắc là hệ thống sẽ chọn Hiểu Nghê!

Đệt!

Sắc mặt Bùi Lăng tối tăm, dù hiện tại hắn tìm được Dung Linh chi vật thích hợp, cũng phải để Hiểu Nghê rời đi trước, nếu không căn bản không thể uỷ thác đúc đao.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thở dài, lúc trước hắn lựa chọn luyện đan không lựa chọn đúc khí, nguyên nhân chủ yếu nhất là Dung Linh chi pháp trong đúc khí, với tâm cảnh của hắn vào lúc đó, hắn không ra tay được.

Nhưng bây giờ... Có lẽ tu vi cao giết nhiều người, hoặc là nhìn nhiều hoàn cảnh tương tự đến quen rồi.

Đã không còn mâu thuẫn với Dung Linh chi pháp như trước đó.

Huống chi, hiện tại trông hắn rất vẻ vang.

Trên thực tế tất cả đều xây dựng từ trên nền tảng thực lực của hắn!

Nếu không có thực lực, vậy...

Quả nhiên, con người sẽ thay đổi...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ chính, đi tìm Hiểu Nghê.

Hiểu Nghê thấy hắn đến đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa: "Ngươi có chỗ nào không hiểu thuật pháp đúc đao mà chủ nhân cho sao?"

"Hiểu Nghê cô nương, xin hỏi nhân hồn, thú hồn, quỷ phách, dùng loại nào để Dung Linh là tốt nhất?" Bùi Lăng khẽ gật đầu, hỏi.

"Nhân hồn có ba loại tốt nhất, thứ nhất huyết mạch thân thiết nhất; thứ hai thù không đội trời chung; thứ ba người yêu nhất trong lòng." Đôi mắt màu mực của Hiểu Nghê nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, "Thú hồn, chủ yếu là nhìn huyết mạch, con hồ ly bên cạnh ngươi cũng không tệ!"

Nghe vậy, lông tơ cả người Ngọc Tuyết Chiếu dựng đứng, sợ đến mức xoay người trốn ra sau lưng Bùi Lăng, không dám thò đầu ra.

Bùi Lăng không để ý nó, tập trung nghe Hiểu Nghê nói tiếp: "Còn quỷ phách..."

Ánh mắt nàng lóe lên không tiếp tục giải thích, chỉ nói, "Trước tiên ngươi có thể rèn đúc ra khí phôi, dù sao có thể bổ sung Dung Linh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chủ nhân đã đồng ý sẽ giải quyết vật liệu Thiên Đạo Trúc Cơ cho ngươi, chắc hẳn Dung Linh chi vật này cũng nằm trong số đó, không cần lo lắng!"

Sau khi nghe xong, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp loại trừ nhân hồn.

Đời này của hắn căn bản không có cái gọi là huyết mạch thân thiết nhất.

Bùi gia chỉ có thể nói là người quen với hắn, còn lâu mới đến mức thân thiết nhất.

Còn thù không đội trời chung... Hiện tại người có thù lớn nhất với hắn, chắc là Miêu Thành Dương, nhưng đến bây giờ đối phương cũng chưa dám tìm đến hắn báo thù, hiển nhiên thù hận này cũng không lớn đến mức nào.

Sau cùng người yêu nhất trong lòng, thật ra hắn cũng thích Lệ Liệp Nguyệt, dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên của mình ở đời này, nhưng có khả năng này sao?

Về phần thú hồn, tạm thời hắn cũng không cân nhắc đến.

Huyễn thuật của Ngọc Tuyết Chiếu rất mạnh, có thể giúp hắn rất nhiều việc.

Còn lại chỉ có lựa chọn là quỷ phách...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng quyết định nghe theo đề nghị của Hiểu Nghê, đi đúc ra phôi của thanh đao trước.

Nhưng lúc này, Tiểu Từ tới bẩm báo: "Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều người cầu kiến!"

Hiểu Nghê nghe vậy, đôi mắt ngưng lại như xuyên qua từng tầng trận pháp và không gian nhìn gì đó, lập tức nói: "Đều đến chúc mừng ngươi, còn có đệ tử một mạch Kiêm Tang. Bây giờ ngươi đã thay mặt mạch chủ một mạch Kiêm Tang, tất nhiên thuộc hạ phải đến đây bái kiến."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Mời bọn họ vào đi."

Nhìn Tiểu Từ đi truyền lời, hắn đứng lên nói với Hiểu Nghê một tiếng, đến chính đường chờ.

Chính đường Thúy Lỗi sơn cực kỳ cao lớn rộng rãi như một tòa điện rộng lớn.

Hiển nhiên từ trước đến nay luôn là chỗ ở của thiên kiêu, cách bày biện chủ khách cực kỳ bá đạo.

Chỗ ngồi của chủ nhân được thiết lập phía trên mười mấy bậc thềm son, phía dưới là hai hàng chỗ ngồi.

Sau khi Bùi Lăng ngồi xuống chủ vị, trừ khi khách đến thăm là dị tộc cao vài chục trượng hôm qua, nếu không nhìn thẳng từ phía dưới, chỉ có thể thấy giày của hắn.

Chờ một lúc, Tiểu Từ dẫn một đoàn người đi vào trong.

Mặc dù có rất nhiều người tới, lúc này lại không hề ồn ào, bởi vì từng người đều rất cẩn thận từ lời nói đến việc làm, cũng không dám thở mạnh!

Người duy nhất hành động tự nhiên là u Dương Tiêm Tinh.

Bùi Lăng thấy nàng cũng hơi ngơ ngác, vội vàng nói: "Hóa ra u Dương sư tỷ cũng tới, sớm biết vậy, ta đã đến cổng nghênh đón sư tỷ."

Chương 376: Mẫu từ nữ hiếu (1)

Hắn có đánh giá khá tốt với u Dương Tiêm Tinh, trong hành trình Cổ Uyên trước đó, nếu không phải đối phương liều chết che chở mình, e rằng bây giờ hắn đã... Không, lúc ấy Hiểu Nghê núp trong bóng tối, dù thế nào hắn cũng không có việc gì!

u Dương Tiêm Tinh ngẩng đầu, nhìn hắn tỏ ý khen ngợi: "Sư đệ đúng là thiên tư cực cao, là thiên kiêu tuyệt thế của Thánh tông ta!"

Trong lòng nàng rất vui mừng, lúc trước phụng mệnh Trịnh Kinh Sơn, cùng Tiết Huỳnh, Phương Cát hộ tống Bùi Lăng xuống Cổ Uyên lấy Hàn Tủy Hỏa, đã rất khâm phục tư chất và tâm tính của Bùi Lăng.

Theo u Dương Tiêm Tinh, thực lực và địa vị hiện tại của Bùi Lăng đều là chuyện đương nhiên!

Đáng tiếc mạch chủ vội vàng đến khoáng mạch, không thể tận mắt thấy cảnh này.

Nếu không, chắc hẳn mạch chủ cũng rất vui vẻ vì Bùi sư đệ.

Ngoại môn, Đan phong.

Trong động phủ.

Kim Tố Miên đang im lặng luyện đan, nàng không vượt qua tuyển chọn Nam Vực, còn Bùi Lăng trước đó cướp đan dược, cướp cơ duyên, thậm chí cưỡng ép nàng cùng tắm, lại dùng thân phận hạng nhất Nam Vực tiến vào Thi Đấu Ngoại Môn.

Thậm chí, hai ngày nay tất cả ngoại môn đệ tử đều nhìn mặt gương trên Thứ Vụ phong, thấy Bùi Lăng chỉ tốn hai ngày đã giải quyết vòng thi đấu quyết ra mười vị trí đầu vốn cần tốn tròn mười ngày mười đêm.

Hạng nhất Đông Vực, Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền; hàng nhất Tây Vực, Nhân Đạo Trúc Cơ Nguyễn Thốc Thốc; hạng nhất Bắc Vực, Nhân Đạo Trúc Cơ Nhĩ Chu Không... Ba người này đều có tiếng tăm ở toàn bộ ngoại môn.

Kim Tố Miên đặt tay lên ngực tự hỏi, đừng nói cùng lúc đối đầu với ba người này, chỉ tùy tiện kéo ra một người, nàng không cần cân nhắc đến vấn đề chiến đấu, ngay cả cơ hội chạy trốn giữ mạng cũng cực kỳ xa vời.

Vốn trong mắt nàng, Bùi Lăng chỉ là một tên dâm tặc khốn kiếp mà thôi, nhưng tận mắt thấy đối phương một người một đao giết đến hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, trở thành thiên kiêu được giám sát Điện Chủ tự mình yêu cầu đám người liên tục khen ngợi... Kim Tố Miên không nhịn được cảm thấy mơ hồ.

Trọng Minh tông vốn là nơi cường giả vi tôn, mặc dù ngày thường Kim Tố Miên không quen ỷ thế hiếp người, nhưng sinh ra đã có sở trường rất lớn, rất nhiều quan niệm đều vô thức ngấm vào trong xương cốt.

Biểu hiện của Bùi Lăng trong Thi Đấu Ngoại Môn thật sự quá cường hãn quá hung tàn!

Ngay cả đám cao tầng như giám sát Điện Chủ cũng liên tục thấy ngạc nhiên, chứ đừng nói đến Kim Tố Miên đã sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, chỉ toàn tâm toàn ý luyện đan.

Trước đó ngoại môn xuất hiện đầy tin đồn, lúc đệ tử bàn tán với nhau, đều nói Bùi Lăng lợi dụng nàng.

Thậm chí còn có một vài lời khó nghe, cảm thấy Bùi Lăng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, một tiểu tử nghèo kiết xác ở Hòe m phong cũng dám tơ tưởng đến nữ thiên tài đan sư Nhược Tú phong, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Nhưng bây giờ, gần như trong vòng một đêm, lời nói của mọi người đã thay đổi.

Bọn họ cảm thấy, nói dễ nghe là Kim Tố Miên biết cách nhìn người; nói khó nghe là lòng dạ kín đáo, sớm nhận ra phong thái thiên kiêu của Bùi Lăng, nhưng tự mình dụ dỗ lại chưa nhận được danh phận. Lúc này mới ỷ vào quyền thế nhân mạch của Kim gia, chủ động lan truyền tin đồn tình cảm của hai người.

Muốn lợi dụng dư luận ép Bùi Lăng đi vào khuôn khổ!

Đây thật sự là nói bậy nói bạ!!

Kim Tố Miên vừa nghe được, tức giận đến mức cả người run rẩy.

Nàng lại nghĩ tới lời cảnh cáo của Lệ chân truyền, khi đó nghe vậy không hiểu ra sao, nhưng bây giờ lại hiểu ý của vị chân truyền này.

Lệ chân truyền cho rằng, Kim Tố Miên không xứng với Bùi Lăng!

Lẽ nào lại như vậy!

Thật sự khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!

Cho tới nay đều là Bùi Lăng cướp đan dược, trộm cơ duyên còn quấy rối nàng, nàng từng đắc tội Bùi Lăng lúc nào?!

Ầm!

Vào lúc này, vốn đan dịch trong lò đan đang tiến hành biến hóa theo chất lượng, đột nhiên thay đổi màu sắc, nhanh chóng phát ra tiếng xèo xèo, đồng thời tỏa ra một làn khói đen, không đợi Kim Tố Miên kịp phản ứng, Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m đan lô đã ầm vang nổ tung.

Nổ đan lô!

Vật liệu trong lô lập tức hóa thành hư ảo.

Kim Tố Miên giật mình hiểu ra, trong lòng nàng quá hỗn loạn, cứ tiếp tục như vậy, dù luyện được bao nhiêu lô cũng rất khó có thể luyện ra Trúc Cơ Đan thượng phẩm!

Cốc cốc cốc...

Có người gõ cửa đan phòng.

Nàng điều chỉnh lại tâm trạng một chút, đi qua mở cửa.

Chỉ thấy một vị phụ nhân tóc mây búi cao, vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm, quần áo kín đáo đẹp đẽ, châu hạng thúy quấn đang ngồi trên chủ vị ở phòng ngoài, thấy Kim Tố Miên đi ra đang chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống.

Một vú già ăn mặc đơn giản đứng hầu bên cạnh vị phụ nhân xinh đẹp này, nàng chải một cái Bàn Hoàn kế, trên búi tóc chỉ cài một cái trâm hoa đơn giản, khuôn mặt bình thường, dáng vẻ kính cẩn nghe theo.

"Nương? Uyển di?" Kim Tố Miên khẽ giật mình, chợt nói, "Sao các ngươi lại tới đây?"

Mẫu thân Tào thị đánh giá Kim Tố Miên, cười nói: "Tố Miên, một thời gian không gặp, hình như tu vi của ngươi lại có tinh tiến?"

"Tố Miên tiểu thư nhà chúng ta, không chỉ có tu vi cao hơn, người xem cũng xinh đẹp hơn nhiều rồi."

Không đợi Kim Tố Miên trả lời, vú già Uyển di đã nói tiếp.

Chương 377: Mẫu từ nữ hiếu (2)

"Chẳng trách tất cả mọi người đều nói Tố Miên tiểu thư là phượng hoàng của Kim gia chúng ta."

Trước kia Kim Tố Miên nghe những lời khen ngợi thế này vẫn có thể bình tĩnh, bây giờ lại hơi xấu hổ.

Người như Bùi Lăng mới được tông môn thừa nhận là thiên kiêu!

Nàng...

Còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy Tào thị cẩn thận lấy ra một cái hộp gấm, mỉm cười đẩy đến trước mặt nàng: "Nương mang đồ tốt tới cho ngươi, mau nhìn xem!"

Kim Tố Miên nhận lấy mở ra xem, không nhịn được nói: "Đan phương Tịnh Nhan Đan?"

"Không sai, chính là đan phương Tịnh Nhan Đan." Tào thị uống một ngụm linh trà, mỉm cười nói, "Bây giờ ngươi đã là Luyện Khí tầng chín, cũng sắp phải Trúc Cơ rồi. Nương muốn đưa cho ngươi một phần lễ vật."

"Cho nên đặc biệt sai người đến Vạn Hủy hải, tìm kiếm phần đan phương Tịnh Nhan Đan này cho ngươi."

"Mặc dù loại đan dược này không thể giữ mãi nét xuân giống Định Nhan Đan. Nhưng lại có hiệu quả mà Định Nhan Đan không có, có thể khiến vẻ đẹp của người dùng ngày càng xinh đẹp, tinh khiết."

Nàng nhìn nữ nhi của mình với ánh mắt khen ngợi, "Ngươi còn trẻ, đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, không cần dùng Định Nhan Đan, dùng Tịnh Nhan Đan này chắc chắn có thể khiến vẻ ngoài tăng thêm một bậc nữa!"

Kim Tố Miên vô cùng phấn khởi nhìn đan phương trong tay, nàng cũng không quan tâm vẻ ngoài có thể tăng thêm một bậc hay không.

Nàng chỉ có hứng thú với bản thân đan phương này, nghe vậy nói: "Đa tạ nương, chắc chắn ta sẽ nghiên cứu cẩn thận, sớm ngày luyện chế ra Tịnh Nhan Đan, đến lúc đó sẽ cho nương, Uyển di, đường tỷ... Người trong nhà đều có!"

Tào thị mỉm cười dỗ nàng vài câu, cảm thấy bầu không khí khá tốt, cuối cùng đã nói đến việc chính: "Ta nghe Tố Đài nói, vị Bùi Lăng đoạt hạng nhất trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, có quan hệ khá tốt với ngươi?"

Kim Tố Miên thay đổi sắc mặt, nụ cười lập tức biến mất, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không quen biết hắn!"

Tào thị khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Uyển di, lại thản nhiên như không có việc gì nói: "Nương chỉ tùy tiện hỏi một chút... Đúng rồi, tu vi của ngươi đã là Luyện Khí tầng chín, tiếp theo phải chuẩn bị tiến vào nội môn. Nhiệm vụ kiểm tra nội môn luôn do mười ba mạch tự quyết định. Ngươi đã nghĩ kỹ muốn gia nhập vào một mạch nào chưa?"

Kim Tố Miên khẽ giật mình, việc này còn cần phải nghĩ sao?

Đương nhiên gia nhập một mạch Thạch Kính của đường tỷ!

Thế là nhân tiện nói: "Nương, ta muốn gia nhập một mạch Thạch Kính, hơn nữa Thân trưởng lão đã đồng nhận ta làm đệ tử, sau khi ta tiến vào nội môn có thể dốc lòng tu luyện thuật luyện đan."

Tào thị lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Xa rời thực tế, cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng."

"Lựa chọn một mạch Thạch Kính có đường tỷ của ngươi che chở, đúng là thuận lợi hơn nhiều. Nhưng ngươi không còn là tiểu hài tử, luôn phải dựa vào người khác, cần người khác che chở, nên đi ngược lại ý định ban đầu để truy tìm đại đạo chứ?"

"Trong lần Thi Đấu Ngoại Môn này, ngươi còn không vượt qua được tuyển chọn Nam Vực, xuất thân của Bùi Lăng không bằng ngươi, tài nguyên không bằng ngươi, người sau lại vượt người trước, lấy thân phận nhỏ bé đánh ngược lại đệ tử trăm phong, cuối cùng đoạt được hạng nhất thi đấu, trở thành hạng nhất ngoại môn!"

"Ngươi biết, ngươi kém hắn ở điểm nào không?"

Kim Tố Miên lắc đầu, vô thức ngồi ngay ngắn, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, nàng không phải loại người thua liền cam chịu, hoặc chỉ biết ghen ghét người khác, không biết nghĩ lại bản thân.

Bây giờ mẫu thân tự đến dạy dỗ, cố ý chỉ điểm nàng tu luyện, tất nhiên nàng phải ghi nhớ thật cẩn thận.

Tào thị chậm rãi nói: "Đây là vì tâm tính của ngươi không đủ cường đại!"

"Trọng Minh tông mạnh được yếu thua, Kim gia nuông chiều ngươi từ bé, đã khiến ngươi mất đi lòng tranh đạo không tiến tất lùi!"

"Cho nên lần này vi nương tới, là đưa cho ngươi một nhiệm vụ, rèn luyện tâm tính của ngươi."

"Tiếp theo ngươi phải gia nhập một mạch Kiêm Tang của Bùi Lăng. Với thù hận của ngươi và Bùi Lăng, tất nhiên hắn sẽ làm khó ngươi đủ đường, đợi một thời gian ngươi có thể dựa vào việc này để rèn luyện, bỏ đi tạp chất giữ lại tinh hoa, đúc thành ý chí vững vàng và lòng hướng đạo của mình."

Nghe phải gia nhập một mạch Kiêm Tang của Bùi Lăng, Kim Tố Miên vô thức muốn từ chối, nhưng nếu tâm tính của mình thật sự xảy ra vấn đề...

Nghĩ tới đây, Kim Tố Miên lúng túng trả lời: "Hiện tại trong tông lưu truyền rất nhiều tin đồn của ta và Bùi Lăng, ta lại gia nhập một mạch Kiêm Tang, chắc chắn sẽ khiến hiểu lầm càng sâu hơn..."

Tào thị khinh thường nói: "Ngươi chỉ cần một lòng hướng đạo, cần gì phải quan tâm người khác nghĩ như thế nào?"

"Đây cũng một vòng rèn luyện tâm tính của ngươi, nếu không chịu nổi mấy lời đồn như thế, còn nói gì đến tâm hướng đại đạo, kiên quyết tiến tới?"

Kim Tố Miên nghe vậy, cảm thấy có chỗ nào đó hơi không đúng, nhưng nàng không nghĩ mẫu thân sẽ hại nàng...

"Ngươi suy nghĩ đến Bùi Lăng kia chút đi, lúc hắn ở Bùi gia đã chịu đựng mười tám năm, mới nắm bắt cơ hội một phát lên trời." Tào thị lại động viên, "Nếu hắn sợ đầu sợ đuôi, sợ này sợ kia giống ngươi, đừng nói lọt vào mắt đám người Lệ chân truyền và Trịnh mạch chủ, chỉ sợ đã sớm giống những đệ tử Bùi thị khác, cả đời này chỉ có thể sống tầm thường ở nơi thâm sơn cùng cốc như Lộc Tuyền thành."

Chương 378: Kim gia ta dùng sắc đẹp mở đường!

"Xuất thân, tu vi, kiến thức của ngươi... Có cái nào không mạnh hơn hắn? Bây giờ đã tụt lại sau lưng người ta còn không hăng hái tiến lên, chẳng lẽ cam tâm phai mờ trong đám người thường?"

"Huống chi không làm người ta ghen tị mới là tầm thường! Thế gian này luôn có một số người ngu xuẩn không chịu nổi, không hy vọng người khác trở nên nổi bật. Những năm gần đây, ngươi dùng thuật luyện đan đứng vững ở ngoại môn, không biết bao nhiêu người ghen ghét ngươi cũng không dám thể hiện, bây giờ lấy được một cơ hội như vậy, đúng lúc để ngươi nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ!"

"Nếu ngươi sợ hãi lui bước, lại vừa đúng với ý của bọn họ."

"Tố Miên, chẳng lẽ ngươi muốn phá hỏng tiền đồ của mình vì những người này?"

Nghe đến đó, Kim Tố Miên nghiến răng một cái, không sai!

Chỉ cần nàng không thẹn với lương tâm, cần gì quan tâm lời đồn nhảm nhí kia? Dù Lệ chân truyền đã cảnh cáo, cũng không thể làm loạn đạo tâm của nàng!

"Tốt!" Nàng lập tức đồng ý.

Tào thị và Uyển di thấy thế lại nhìn nhau cười, sau đó nói: "Hiện tại, động phủ mới của Bùi Lăng nằm ở Thúy Lỗi sơn nội môn. Trước mắt, đệ tử các nơi đều đã đến đó bái kiến. Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức đến đó."

"Nhớ kỹ, ta đang thử thách bản tâm của ngươi, không được lấy ra thân phận đích nữ Kim gia, nữ đan sư thiên tài ngoại môn như trước đây."

"Ngươi phải coi mình là một ngoại môn đệ tử bình thường, vứt bỏ tất cả sự kiêu ngạo đến đó bái kiến, thành tâm thành ý xin một tiền đồ tu hành, hiểu chưa?"

Kim Tố Miên không cảm thấy lời này có vấn đề, lập tức nhẹ gật đầu, chuẩn bị xuất phát.

"Chờ chút, ngươi vừa luyện đan dược xong, trên người toàn là mùi thuốc." Tào thị vội vàng gọi nàng lại, "Cứ thế đến đó thật sự không có lễ nghĩa, đi tắm thay quần áo đã."

Nghe vậy, Kim Tố Miên nghe lời đi vào tắm rửa.

Tào thị và Uyển di nhân cơ hội đổi quần áo của nàng.

Tắm rửa xong, Kim Tố Miên đứng dậy mặc quần áo lại thấy chỉ có một bộ váy áo chưa từng thấy, biết là mẫu thân chuẩn bị cho nàng liền mặc lên người, sau đó phát hiện bộ quần áo này được dệt từ giao tiêu, nhẹ mềm như mây khói, trọng điểm là quá lộ...

Còn lộ hơn bộ váy áo mà Quản Tuyết Nhị thường mặc một chút...

"Nương, y phục này..." Nếu không phải biết trong động phủ chỉ có mẫu thân và Uyển di nhìn mình lớn lên, Kim Tố Miên cũng không có can đảm đi ra ngoài, nàng kéo hai mảnh lụa mỏng cố gắng che thân thể, khuôn mặt đỏ bừng đi ra ngoài.

Hai người nhìn Kim Tố Miên, đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó không đợi nàng nói hết lời đã nói: "Đây là bộ váy đang bán chạy nhất trong phường thị."

"Nhiều năm qua ngươi luôn chuyên tâm luyện đan, có lẽ không chú ý tới quần áo vẻ ngoài, bây giờ đám người bên ngoài đều mặc cái này!"

"Sao người trong tu hành chúng ta lại chịu sự gò bó của lễ giáo phàm tục chứ?"

"Huống chi bộ váy này rất thích hợp với ngươi, chỉ có loại người đầu óc tăm tối mới suy nghĩ lung tung."

Tào thị nói chắc chắn, "Ngươi cần gì phải để ý ánh mắt của đám tiểu nhân bỉ ổi đó?"

Kim Tố Miên nghe xong, lập tức nói không ra lời, nếu nàng tiếp tục vặn hỏi về bộ y phục này, chẳng phải sẽ làm mẫu thân hiểu lầm sao?

Chỉ là lần đầu mặc quần áo lộ liễu như thế, luôn cảm thấy chân tay hơi luống cuống.

Chủ tớ hai người lại coi như không thấy, khen ngợi nàng một trận, Tào thị còn nói thêm: "Tố Miên, từ khi ngươi nhập đạo đến nay, rất lâu rồi nương không tự mình trang điểm cho ngươi, nhân cơ hội này, ngươi để nương trang điểm cho ngươi một lần đi."

Thế là, không đợi Kim Tố Miên nói gì, Tào thị và Uyển di đã lấy ra tráp trang sức từ trong túi trữ vật, kéo nàng ngồi xuống ghế, cẩn thận trang điểm.

Nửa ngày sau, chỉ thấy Kim Tố Miên vốn đã rất xinh đẹp, nay tóc mây búi cao, trâm cài tóc lấp lánh, lông mày như núi xa, mắt như sao lạnh, da trắng mặt xinh, mũi ngọc môi anh đào, có thể nói là eo nhỏ như liễu, khuôn mặt như trăng.

Bởi vì khí chất tu hành nhiều năm, lúc này nhìn lại, nàng có vẻ yểu điệu phiêu dật như thần phi tiên tử, lại có vẻ quyến rũ ung dung của mỹ nhân chốn phàm tục.

Chủ tớ Tào thị vây quanh kiểm tra một lượt, lại lấy ra một cái túi thơm, nói là trong nhà đặc biệt đến phường thị dưới trướng Thiên Sinh giáo để mua về, là một vị chân truyền nào đó trong Thiên Sinh giáo yêu thích mùi hương tự mình làm phối phương, dù nam hay nữ đều khen không dứt miệng.

Sau khi Kim Tố Miên đeo túi hương, lại xoay một vòng, hai người rất hài lòng: "Tốt, ngươi có thể xuất phát."

Đợi sau khi nàng rời đi, Uyển di hơi căng thẳng hỏi: "Phu nhân, chuyện này có thể thành công không?"

"Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp trân quý biết bao!" Trên mặt Tào thị đã không còn vẻ dịu dàng yêu thương trước đó nữa, vuốt ve vòng hàn ngọc điêu khắc phù văn bình tâm tĩnh khí trên cổ tay, trầm giọng nói, "Dù phải trả giá đắt như thế nào, dù phải dựa vào phượng hoàng của Kim gia ta dùng sắc đẹp mở đường, cũng nên thử một lần."

"Hơn nữa, với địa vị và tiền đồ hiện tại của Bùi Lăng, mặc kệ xảy ra chuyện gì với Tố Miên, dù sao Kim gia ta cũng không mất mát gì."

"Một khi thành công, có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chắc chắn Kim gia ta có thể bước lên tầm cao mới."

Chương 379: Nhiệm vụ kiểm tra của nội môn (1)

"Thậm chí có được tiền đồ mà bây giờ không dám nghĩ đến!"

Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng thở dài, "Hiện tại, phải xem khi nào tiểu tử kia mới cắn câu..."

Động phủ ở Thúy Lỗi sơn.

Chính đường.

Bùi Lăng ngồi trên chủ vị, người ngồi vị trí đầu tiên dưới tay trái là u Dương Tiêm Tinh, phía sau đều là một vài kẻ không quen biết, phần lớn đều là tu vi Luyện Khí tầng chín, một số ít là Luyện Khí tầng sáu.

Những người này ăn mặc tinh tế, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một vài Phù khí làm đồ trang sức, hiển nhiên có xuất thân và lai lịch.

u Dương Tiêm Tinh đến đây, một mặt là chúc mừng Bùi Lăng; mặt khác là giúp đỡ Bùi Lăng mới vào nội môn, gánh vác trách nhiệm mạch chủ một mạch Kiêm Tang.

Về phần các vị khách khác, rất hiển nhiên đều đến vì có điều cầu xin.

"Bùi sư huynh thiên tư cực cao, đạo tâm vững như bàn thạch, đúng là tấm gương của chúng ta!" Sau khi trò chuyện, thấy ánh mắt Bùi Lăng nhìn sang, một đệ tử Luyện Khí tầng chín không dám thất lễ, vội vàng đứng lên rời ghế, khom mình hành lễ nói, "Sư đệ nguyện nghe theo, bái nhập một mạch Kiêm Tang, sớm chiều hầu hạ bên cạnh sư huynh, cũng mong sư huynh chỉ điểm."

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của Bùi Lăng, lại nhớ đến danh tiếng của vị sư huynh này, ngoài ra còn tận mắt thấy, lúc Thi Đấu Ngoại Môn người này lòng dạ ác độc thấy Thẩm Già sắp chết lại không cứu, trong lòng tên đệ tử này dao động, vốn muốn cầu xin Trúc Cơ Đan cực phẩm lại lập tức biến thành, "Kính xin sư huynh ban thưởng một viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm, sau khi sư đệ Trúc Cơ sẽ ra sức làm trâu làm ngựa vì sư huynh!"

Thấy người đầu tiên nói vậy, Bùi Lăng cũng không có ý ngăn cản, những người khác rối rít nói theo: "Bùi sư huynh, ta là Phiền Kỳ ở Phiền gia. Hôm qua tận mắt thấy phong thái vô song của Bùi sư huynh, trong lòng rất hâm mộ! Vì vậy, đặc biệt đến bái nhập vào một mạch Kiêm Tang, không biết có thể được chia một viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm hay không?"

"Bùi sư huynh, sư muội là nữ nhi nhà đối diện của đường ca nhà biểu chất nữ của tam cữu hàng xóm của biểu ca nhà mẹ đẻ của lệnh đường, tính toán ra ngươi và ta đều là người một nhà! Kính xin Bùi sư huynh quan tâm nhiều hơn, không biết có thể được thưởng một viên Chủng Ngọc Đan thượng phẩm hay không, sư muội nguyện nghe theo sự sai khiến!"

"Bùi sư huynh, ta..."

Bùi Lăng yên tĩnh nghe, những người này đều đến vì Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan.

Bách Bảo lâu có cả hai loại đan dược này, nhưng chỉ có trung phẩm.

Trên danh nghĩa cũng có thượng phẩm, nhưng lúc thật sự đi mua, lại luôn đúng lúc thiếu hàng.

Muốn rèn luyện ra Ngọc Cốt thượng phẩm, nhất định phải dùng Chủng Ngọc Đan thượng phẩm trở lên; muốn Địa Đạo Trúc Cơ nhất định phải dùng Trúc Cơ Đan thượng phẩm trở lên.

Những người này đều là đệ tử rất nhiều gia tộc ở ngoại môn, tư chất thiên phú đều là người xuất sắc trong cùng thế hệ, tất nhiên cũng có yêu cầu cao hơn với Chủng Ngọc Đan và Trúc Cơ Đan.

Dựa theo quy tắc do tông môn định ra, bọn họ chỉ có thể đi cầu xin Bùi Lăng mới lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn!

Nếu là lần trước, bọn họ còn có thể chọn lựa trong số mười tên đệ tử cuối cùng chiến thắng Thi Đấu Ngoại Môn, chờ giá cao, nhưng năm nay bọn họ căn bản không được chọn.

Bởi vì người duy nhất sống sót ra khỏi Kính Trung Thiên của Thi Đấu Ngoại Môn, chỉ có Bùi Lăng.

Tất cả tài nguyên mà tông môn chuẩn bị cho mười vị trí đầu đều nằm trong tay Bùi Lăng.

"Bùi sư đệ, nơi này có một vài người tư chất khá tốt, bây giờ một mạch Kiêm Tang có quá ít người, có đám máu mới này gia nhập, chắc chắn một mạch Kiêm Tang có thể nhanh chóng lớn mạnh!" Thấy Bùi Lăng vẫn đang trầm ngâm không nói, cho rằng hắn khó quyết định được, u Dương Tiêm Tinh truyền âm nhắc nhở.

Bùi Lăng nhướn mày, truyền âm hỏi: "Nhưng nếu ta cho bọn họ đan dược, bọn họ quay đi lại gia nhập mạch khác thì làm sao bây giờ?"

u Dương Tiêm Tinh nói hắn đừng lo lắng: "Sư đệ yên tâm, có thể để bọn họ trước tiếp vượt qua nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn của bản mạch, Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan đều là nhiệm vụ ban thưởng khi kiểm tra nội môn. Bọn họ không nhận sẽ có những người khác nhận!"

"Nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn của bản mạch? Bản mạch có nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn sao?" Bùi Lăng hỏi mới biết, hóa ra nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn do mười ba mạch tự quyết định, nhận nhiệm vụ nào tất nhiên chỉ có thể gia nhập vào mạch đó.

u Dương Tiêm Tinh nói: "Mạch chủ, ta nói là Trịnh mạch chủ, trước đó đi rất vội vàng không kịp dặn dò gì hết. Dựa theo lệ cũ năm trước, một mạch Kiêm Tang có tất cả bốn nhiệm vụ: Một là một mình chém giết một con yêu thú Trúc Cơ; hai là một mình sinh tồn một tháng ở m Lộc sơn mạch; ba là dành riêng cho đệ tử am hiểu kỹ nghệ, có thể độc lập luyện chế một món pháp khí, hoặc là chỉ định ba loại đan dược, năm loại phù lục... Tiêu chuẩn tương tự là được; còn nhiệm vụ thứ tư."

Nàng nói đến đây dừng một chút mới tiếp tục, "Thật ra đây đều là nhiệm vụ của mười ba mạch, cũng là kiểm tra kỳ trước tất nhiên sẽ có nhiệm vụ."

Chương 380: Nhiệm vụ kiểm tra của nội môn (2)

"Quyên cho bản mạch hơn một vạn linh thạch trung phẩm, có thể không cần làm bất kỳ nhiệm vụ gì, trực tiếp trở thành đệ tử bản mạch."

"Trong bốn nhiệm vụ này, nếu sư đệ cảm thấy cái nào không ổn, có thể tự sửa đổi."

"Từ trước đến nay nhiệm vụ kiểm tra đều do mạch chủ tự mình quyết định."

"Sau khi sư đệ suy nghĩ kỹ càng, có thể đến Thứ Vụ phong ngoại môn sắp xếp, hoặc là để đệ tử một mạch Kiêm Tang, ví dụ như sư tỷ đến thay cũng được."

Nghe đến đó, Bùi Lăng hơi trầm ngâm.

Nhiệm vụ thứ ba rất dễ hiểu, dù sao nơi nào cũng cần nhân tài đặc biệt; nhiệm vụ thứ tư thuộc về đặc sắc của tông môn, ở Thánh tông này, chỉ cần có linh thạch gần như có thể giải quyết mọi việc.

Hai nhiệm vụ này nhắm đến một số ít người.

Thật ra phần kiểm tra thật sự nằm ở hai nhiệm vụ trước.

Hai nhiệm vụ này cũng không quá khó với tu sĩ Trúc Cơ, nhưng nếu Luyện Khí tầng chín muốn hoàn thành, lại cần căn cơ và thực lực không tầm thường.

Thế nhưng, nhanh như vậy đã có thể đến đây bái kiến hắn, chắc chắn ít nhiều gì cũng có quan hệ và bối cảnh ở tông môn.

Nghĩ tới đây, hắn truyền âm hỏi: "Sư tỷ, bọn họ chỉ có thể tự hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra chém giết yêu thú Trúc Cơ còn có sinh tồn ở m Lộc sơn mạch, hay có thể nhờ người khác trợ giúp? Nếu bọn họ phải tự hoàn thành, chúng ta nên giám sát thế nào?"

u Dương Tiêm Tinh trả lời: "Không cần chúng ta giám sát, đây là việc của Chấp Sự đường tông môn. Ngươi yên tâm, Chấp Sự đường rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Một khi lựa chọn hai việc trước còn gian lận, chẳng những tự đánh mất cơ hội tiến vào nội môn, tất cả con cháu huyết mạch trong gia tộc của hắn đều bị cấm tiến vào nội môn trong vòng năm mươi năm tới!"

"Trừ khi thông qua cách nộp một vạn linh thạch trung phẩm."

"Nếu những gia tộc kia thật sự bằng lòng cung cấp một vạn linh thạch trung phẩm cho đệ tử, trực tiếp quyên góp linh thạch là được, cần gì nhận những nhiệm vụ khác?"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, xem ra Trọng Minh tông truyền thừa vài vạn năm, đã sớm tìm ra phương thức tấn thăng và vận chuyển, không dễ lợi dụng sơ hở như vậy.

Lúc này, u Dương Tiêm Tinh lại truyền âm nói: "Sư đệ, ta biết ngươi một lòng hướng đạo, chắc hẳn thấy rất phiền chán với công việc vặt thế này. Nhưng nội môn không thể so với ngoại môn. Việc quan trọng nhất ở ngoại môn là Thi Đấu Ngoại Môn, cho nên chỉ cần thực lực đủ mạnh, hành động một mình cũng không sao."

"Nhưng nội môn lại không phải."

"Ở nội môn, mặc dù thực lực của bản thân cũng quan trọng, nhưng sự mạnh yếu của thế lực cũng cùng một nhịp thở với mình."

"Dù mạnh như Lệ chân truyền, thoạt nhìn không thèm để ý việc lung lạc lòng người, nhưng nàng là đích nữ Cửu A Lệ Thị, huyết mạch của nàng là một trong những thế lực mạnh nhất của Thánh tông!"

"Cho nên, mặc dù những người này rất rắc rối, sư đệ vẫn nên bớt chút thời gian tự đối phó đôi chút thì hơn."

Bùi Lăng nhướn mày, bây giờ hắn chỉ muốn ôm đùi Lệ sư tỷ thật tốt, sau đó yên lặng tu luyện, đâu còn thời gian rảnh rỗi quản lý thế lực gì đó?

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng dứt khoát truyền âm nói: "Sư tỷ, ta vừa tiến vào nội môn, có quá nhiều chuyện phải làm, không bằng để sư tỷ toàn quyền xử lý việc kiểm tra vào nội môn này?"

"Nếu sư đệ tin tưởng, sư tỷ không có vấn đề gì." u Dương Tiêm Tinh trả lời, trên thực tế nàng chỉ lo lắng Bùi Lăng không đủ kinh nghiệm, chiêu mộ mấy người có ý khác vào một mạch Kiêm Tang.

Hiện tại đối phương chịu giao hết cho nàng phụ trách, tất nhiên không thể tốt hơn.

"Sư tỷ nói quá lời, sư tỷ làm việc, ta rất yên tâm." Sư tỷ này rất coi trọng lời hứa, lúc trước phải đối mặt với sống chết cũng kiên định không thay đổi, là một trong số hai người mà hắn tin tưởng nhất trong tông môn nham hiểm này.

Đương nhiên người còn lại là Lệ Liệp Nguyệt, với thực lực và địa vị của vị chân truyền này, căn bản không cần thiết lừa hắn...

Bùi Lăng nói xong, lập tức lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong đựng đầy Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan, sau đó giao cho u Dương Tiêm Tinh ngay trước mặt mọi người.

Lại cao giọng nói: "Hiện tại ta giao cho u Dương sư tỷ toàn quyền quyết định việc phân chia Chủng Ngọc Đan và Trúc Cơ Đan."

Hắn rất vui lòng làm một vị chưởng quỹ vung tay.

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía u Dương Tiêm Tinh.

Chuyện này cũng là chuyện tốt với bọn họ, dù sao bây giờ Bùi Lăng nổi tiếng hung ác, mới Luyện Khí kỳ đã dám ra tay với Du Quỷ thương nhân Kết Đan kỳ, thậm chí một lời không hợp, lại dám đánh cả giám sát Điện Chủ!

Phải biết rằng, lúc hai vị Vực Chủ là Mạc Chấn Y và Đạt Hề Toản vô cùng giận dữ, đều lập tức yên lặng vì một câu quát lớn của giám sát Điện Chủ.

So sánh ra, lòng can đảm của hai vị Vực Chủ ở Nam Vực và Đông Vực này đều không sánh bằng Bùi Lăng!

Người thế này vui buồn thất thường, muốn lấy được Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan từ trong tay đối phương, có lẽ một câu nói sai đã thân tử đạo tiêu, thậm chí gây họa cho người nhà!

Hiện tại do u Dương Tiêm Tinh tiếp quản việc này, tất cả bọn họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chương 381: Xinh đẹp nổi bật

Lúc này, một tu sĩ Luyện Khí tầng chín tiến lên, mỉm cười chân thành tự giới thiệu: "Bùi sư huynh, ta là Đoan Mộc Minh Yên, gia phụ Đoan Mộc Viêm là thành chủ Loa Sơn thành, từng có may mắn chiêu đãi sư huynh mấy ngày."

"Mấy tháng nay, trong thư của gia phụ thường xuyên nhắc đến sư huynh, nói sư huynh long Chương phượng tư, tuấn tú lịch sự, tuyệt đối không phải vật trong ao."

"Sư đệ ngưỡng mộ sư huynh đã lâu, chỉ là lo lắng làm phiền sư huynh tu hành, mới không dám mạo hiểm đến thăm hỏi."

"Lần này, gia phụ nghe nói sư huynh đoạt giải nhất Thi Đấu Ngoại Môn, liên tục nói đây là chuyện trong dự liệu, đặc biệt sử dụng linh cầm, đưa tới một phần lễ mọn cho sư huynh."

"Kính xin sư huynh đừng ghét bỏ!"

Bùi Lăng nghe vậy thấy hơi bất ngờ, hắn đã sắp quên mất việc ở Loa Sơn thành.

Nghĩ đến lão hồ ly Đoan Mộc thành chủ kia, Đoan Mộc Minh Yên này là dòng dõi của hắn ta, chắc chắn cũng không phải loại lương thiện gì.

Thế là, Bùi Lăng quyết định giữ một khoảng cách, từ tốn nói: "Hiện tại u Dương sư tỷ chịu trách nhiệm phân chia Chủng Ngọc Đan và Trúc Cơ Đan, nếu ngươi muốn Trúc Cơ Đan thượng phẩm, hoặc là Trúc Cơ Đan cực phẩm, đều có thể thỉnh giáo u Dương sư tỷ."

Đoan Mộc Minh Yên thấy Bùi Lăng không nhận lễ vật do mình đưa lên, không khỏi cười khan hai tiếng, trong lòng hối hận không nghe lời phụ thân, sớm đi tạo mối quan hệ với Bùi Lăng...

Ngay lúc hắn ta đang xấu hổ, Tiểu Từ đứng ở gian ngoài lại tiến đến bẩm báo, nói: "Chủ nhân, lại có một người đến đây bái kiến."

Bùi Lăng thuận miệng nói: "Đưa người vào."

Chắc chắn hôm nay sẽ có rất nhiều người đến đây chúc mừng tặng lễ lôi kéo làm quen, dứt khoát gặp luôn một lượt đi.

Đoan Mộc Minh Yên nhân cơ hội lui về.

Một lát sau, Tiểu Từ dẫn theo một người đi vào chính đường.

Hàng lông mày của nàng như núi xa, mắt như sao lạnh, trong lúc nhìn quanh lại sáng ngời rạng rỡ, lại nhìn cách ăn mặc của nàng, mái tóc mây búi cao cài trâm vàng, trên người mặc một bộ váy cực kỳ to gan!

Váy sam chỉ che được những bộ phận nhất định phải che, ngoài ra chỉ là một bộ lụa mỏng màu đen, che cũng như không che, thậm chí sự tồn tại của một lớp lụa mỏng màu đen này lại tăng thêm mấy phần thần bí cho người nhìn.

Vốn Kim Tố Miên đã có vẻ ngoài xuất chúng, trải qua sự trang điểm tỉ mỉ của chủ tớ Tào thị, lại khác hẳn hình tượng lôi thôi lếch thếch bình thường, đặc biệt xinh đẹp.

Gần như tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn.

Bùi Lăng cũng không thể thu hồi ánh mắt, lúc này Kim Tố Miên thật sự rất xinh đẹp!

"Chuyện này rốt cuộc là sao... Không phải nói, bây giờ đám người bên ngoài đều mặc thế này sao?" Kim Tố Miên là nữ đan sư thiên tài ngoại môn, đã sớm quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm.

Nhưng lúc trước ánh mắt người khác nhìn nàng không phải như vậy!

Mặc dù những người này không làm hành động thất lễ gì, nhưng trong ánh mắt xen lẫn vẻ thèm nhỏ dãi, dục vọng, khinh thường, kinh diễm, hâm mộ... Khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Nàng vô thức nhìn về phía u Dương Tiêm Tinh.

u Dương Tiêm Tinh vẫn mặc một bộ quần áo như đồ tang, ngay cả tóc cũng dùng vải bố trắng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, lúc này đang đánh giá nàng như có điều suy nghĩ.

Kim Tố Miên cắn môi, nhìn sang hai nữ tu khác, thấy mặc dù bọn họ cũng cẩn thân trang điểm một phen, nhưng không có ai long trọng như mình, chứ đừng nói đến việc mặc hở hang như thế!

Thấy tình hình này, trong lòng nàng tràn ra dự cảm xấu, luôn cảm thấy mình bị mẫu thân lừa!

Nhưng việc đã đến nước này, Kim Tố Miên điều chỉnh tâm trạng một chút, chỉ có thể xấu hổ đỏ mặt đưa một phần hạ lễ cho Bùi Lăng, khẽ nói: "Bùi, Bùi sư huynh, ta... Ta hâm mộ tâm tính tư chất của sư huynh, sau khi Trúc Cơ muốn gia nhập một mạch Kiêm Tang, cầu sư huynh thành toàn!"

Vừa nói ra lời này, dường như những ánh mắt nhìn sang càng lộ rõ sự khinh thường, phẫn uất.

Nhất là mấy nữ tu khác ngoài u Dương Tiêm Tinh, trong mắt hiện rõ vẻ ước ao ghen tị, chỉ thiếu đứng lên chỉ vào mũi nàng mắng chửi ngay tại chỗ.

Kim Tố Miên không nhịn được trong lòng thấy chua xót, suýt nữa rơi nước mắt.

Nàng là đích nữ Kim thị, phượng hoàng Kim gia, có khi nào bị người nhìn như vậy chứ?

Chứ đứng nói đến việc, miệng gọi sư huynh, khúm núm cầu xin một sư đệ cướp đan dược, đánh cắp cơ duyên, còn từng vô lễ với mình!

Không, mình không thể có tạp niệm như thế!

Sự khó xử trước nay chưa từng có sẽ rèn luyện tâm tính của mình, hiện tại nàng cảm thấy bất công, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy xấu hổ... Những điều này đều là vì tâm cảnh của mình không đủ cường đại!

So sánh với khốn cảnh mà Bùi Lăng phải đối mặt trước đó, những điều này không đáng là bao.

Nghĩ đến Tào thị, Kim Tố Miên tỉnh táo lại thở sâu, thản nhiên đứng đó, quyết định không để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí này.

Mẫu thân nói rất đúng, không làm người khác ghen tị mới là tầm thường!

Không thể vì những người này ghen ghét bàn tán, liền cắt đứt con đường của mình!

Vào lúc này, Bùi Lăng cũng không biết vì sao trong lòng lại thấy vui vẻ.

Dù sao, một mỹ nhân muốn tài có tài muốn sắc có sắc, lại nhiều lần bị hắn chiếm lợi, mặc dù vị mỹ nhân này không nhịn nổi cơn giận, lại không thể làm gì hắn, thậm chí cuối cùng còn chủ động tới làm thuộc hạ của hắn!

Chương 382: Đúc đao (1)

Mặc kệ hắn có suy nghĩ gì với vị mỹ nhân này, chỉ chuyện này thôi đã cực kỳ thoải mái!

Thế nhưng, lần trước vì việc của Kim Tố Miên, hắn suýt bị tên ngu Trịnh Kinh Sơn hại chết!

Bây giờ lo lắng Lệ sư tỷ hiểu lầm, Bùi Lăng cũng không dám nhận lễ vật của Kim Tố Miên, lại không dám mở cửa sau cho đối phương, lập tức từ tốn nói: "Hiện tại nhiệm vụ kiểm tra vào nội môn của một mạch Kiêm Tang ta do u Dương sư tỷ phụ trách. Ngươi chỉ cần thông qua khảo hạch, có thể gia nhập một mạch Kiêm Tang ta."

"Tốt!" Kim Tố Miên lập tức đồng ý.

u Dương Tiêm Tinh mỉm cười nhìn Bùi Lăng, vừa rồi Bùi sư đệ nhìn Kim Tố Miên không dời mắt, bây giờ lại không tiện ra tay?

Được rồi, sư đệ trẻ tuổi da mặt mỏng cũng là việc có thể hiểu được, là sư tỷ cũng nên giúp hắn một lần...

Sau đó tạm thời không ai đến nữa, thế là nhận lệnh của Bùi Lăng, u Dương Tiêm Tinh đứng dậy hứa hẹn đủ loại chỗ tốt sau khi gia nhập một mạch Kiêm Tang như là cách phân chia tài nguyên, được giảm giá khi mua sắm công pháp, thuật pháp, kỹ nghệ đủ loại ngay trước mặt mọi người.

Bùi Lăng chỉ nghe được một nửa, liền lấy lý do có việc rời đi, đến đúc khí phòng.

Thấy cảnh này, Ngọc Tuyết Chiếu vốn đang nằm sấp trong góc buồn bực ngán ngẩm liếm lông vội vàng đuổi theo.

Đến cửa đúc khí phòng, Bùi Lăng để Ngọc Tuyết Chiếu trông coi ở bên ngoài, dù bất kỳ kẻ nào tới cũng không được đi vào làm phiền hắn, nếu hắn đột nhiên xông ra đúc khí phòng, vậy phải ngáng chân hắn một cái.

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức đồng ý, hừ hừ, Cẩu chủ nhân này không biết lớn nhỏ, dám lạnh nhất với giống loài cao quý như nó, nó đang muốn tìm cơ hội để dạy dỗ đối phương thật tốt, không ngờ đối phương lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, đương nhiên nó cầu còn không được!

Chờ xem đi, đợi lát nữa nó nhất định thỏa mãn Cẩu chủ nhân này!

Sắp xếp cho Ngọc Tuyết Chiếu xong, sau khi tiến vào đúc khí phòng, vì để phòng chuyện chẳng may, Bùi Lăng lại bố trí một cơ quan đơn giản ở cửa đúc khí phòng.

Một khi có người đi ngang qua cửa đúc khí phòng, sẽ bị tảng đá phía trên đập trúng.

Cứ vậy, nếu hắn rời khỏi đúc khí phòng sẽ bị tảng đá cắt ngang, nếu cơ quan đột nhiên không có tác dụng, tảng đá không đập vào hắn, Ngọc Tuyết Chiếu canh chừng bên ngoài cũng có thể kịp thời đẩy hắn trượt chân, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Làm xong hai lớp phòng vệ, cuối cùng Bùi Lăng đã yên lòng, sau đó lấy ngọc giản ra lại thẩm tra đối chiếu một lượt, lặp đi lặp lại xác nhận trong phần thưởng của hắn có đủ vật liệu đao phôi, hắn lấy ra toàn bộ đặt ở trước mặt, lúc này mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác kỹ nghệ 【 thuật đúc khí - thuật đúc đao 】 !"

Hệ thống nhanh chóng đáp lời: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 thuật đúc khí - thuật đúc đao 】 cần Tinh Thần thiết tinh, Huyền thạch vạn năm, Hàn Minh Chân Thủy..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Tinh Thần thiết tinh, Huyền thạch vạn năm, Hàn Minh Chân Thủy..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện 【 thuật đúc khí - thuật đúc đao 】 cho ngài..."

Hệ thống thao túng thân thể Bùi Lăng, thủ pháp cực kỳ thành thạo bắt đầu xử lý ba loại vật liệu.

Trong ba loại vật liệu này, Tinh Thần thiết tinh là thứ Bùi Lăng quen thuộc nhất.

Lúc hắn ở Kính Trung Thiên, là Bích Tinh Huyết Lang Vương chỉ điểm, lấy được một khối Tinh Thần thiết ở trên địa bàn của Quỷ Diện Đào Hoa Yêu.

Tinh Thần thiết tinh là sản phẩm được tinh luyện từ rất nhiều Tinh Thần thiết.

Vẻ ngoài của cả hai đều có bảy tám phần tương tự.

Thoạt nhìn là một miếng sắt cứng rắn đen nhánh, lại hiện ra vô số điểm sáng ngân sắc như ngôi sao, để lộ ra vẻ ngoài cực tốt. Thứ này không sinh ra từ khoáng mạch trên mặt đất, mà là sau khi ngôi sao vẫn diệt rơi xuống từ trên trời, những phần tản mát trong số đó sẽ sinh ra Tinh Thần thiết, sau khi trải qua công nghệ tinh luyện đặc thù, đã biến thành thiết tinh trong tay hắn.

Lai lịch thế này, cũng chỉ có loại tông môn tích lũy vài vạn năm như Trọng Minh tông mới có thể tùy ý ban thưởng cho đệ tử Luyện Khí kỳ.

Nếu để hắn tự giải quyết, nhất định cần phải đi xa lâu ngày, trì hoãn việc tu hành.

Chỉ là Tinh Thần thiết tinh càng kiên cố nặng nề hơn Tinh Thần thiết, với tu vi Luyện Khí tầng chín đỉnh phong của Bùi Lăng, hắn cầm một khối Tinh Thần thiết tinh lớn khoảng quả đấm cũng hơi tốn phí sức.

Cũng may tông môn đã cân nhắc đến thiên kiêu mới tiến vào nội môn, phần lớn đều cần thay đổi binh khí mạnh hơn, cho nên trong phần thưởng thi đấu có cung cấp rất nhiều Tinh Thần thiết tinh. Đồng thời, những Tinh Thần thiết tinh này đều bị chia ra, đúng lúc thuận tiện để Bùi Lăng lấy thể tích và trọng lượng cần dùng.

Nếu cho nguyên một khối, Bùi Lăng thật sự không dễ xử lý lắm.

Huyền thạch vạn năm là một tảng đá thật mỏng như khối băng, cầm trong tay lại không hề cảm thấy rét lạnh, ngược lại tự nhiên sinh ra một cảm giác ấm áp như có như không.

Nghe đồn nó ở sâu dưới lòng đất, cô đọng vạn năm mới có thể sinh ra, cực kỳ trân quý hiếm thấy. Loại tài liệu này có thể khiến đồ vật kiên cố và sắc bén vượt xa bình thường. Đồng thời còn tụ tập linh lực yếu ớt, tẩm bổ cho năng lực bản thân của đồ vật.

Phần thưởng thi đấu cho năm khối, được coi là một trong mấy loại tài nguyên khan hiếm nhất.

Cuối cùng là Hàn Minh Chân Thủy, là bản tiến giai của Cửu Minh Hàn Tuyền Thủy.

Nặng nề, rét lạnh, thấu xương, tĩnh mịch... Mang theo khí tức U Minh tràn đầy.

Dưới sự ủy thác của hệ thống, Bùi Lăng bắt đầu khuôn đúc trước.

Bùi Lăng phát hiện, mô hình đao do hệ thống tạo thành có hình dáng rộng lớn hơn Yếm Sinh Đao mà hắn đã dùng trước đó rất nhiều, thoạt nhìn rất thô ráp.

Đương nhiên, bản thân thanh đao này đã không cần quá tinh tế, chỉ là hình dáng đại khái của một thanh đao.

Thành phẩm cuối cùng, còn phải xem sự biến hóa sau khi Dung Linh.

Chương 383: Đúc đao (2)

Sau khi hoàn thành khuôn đúc, Bùi Lăng thấy mình bắt đầu dung luyện vật liệu, hắn không dùng lò luyện trong đúc khí phòng, mà lấy ra Hàn Tủy Hỏa để dung luyện.

Dưới sự luyện hóa của Hàn Tủy Hỏa, mấy loại vật liệu đồng thời tan chảy thành thể lỏng, sau đó bị hắn trộn lại theo tỉ lệ cố định, cuối cùng đổ vào trong khuôn đúc.

Sau đó, hắn lại dùng linh lực gia tốc quá trình tài liệu nguội đi, đợi mô hình đao thành hình, hắn nhanh chóng lấy đao phôi ra khỏi khuôn đúc.

Sau đó là rèn luyện, hắn vung chùy lên, dựa theo tiết tấu và lực lượng đặc biệt để đập đao phôi từng chút một, mỗi lần đập, hệ thống sẽ điều khiển linh lực của hắn, dung nhập từng chút một vào trong đao phôi...

Đó là quá trình dài dòng buồn tẻ.

Hơn nữa không thể bỏ qua.

Bởi vì lần thiên chuy bách luyện này, không chỉ vì phẩm chất của đao phôi, cũng là vì để linh lực của Bùi Lăng thẩm thấu vào cả trong lẫn ngoài.

Đúc tạo ra binh khí như một thể với Bùi Lăng mới có thể dễ dàng điều khiển như tay chân.

Sau một ngày một đêm, cuối cùng Bùi Lăng đã hoàn thành rèn luyện.

Hắn không tự chủ được thở hổn hển, nhìn thành quả trước mặt: Một thanh trường đao dài sáu thước, bản rộng.

Toàn thân đen nhánh, rộng lớn nặng nề.

Nhìn thật kỹ, thân đao u ám như là màn đêm, trộn lẫn vô số điểm sáng nhỏ bé như tinh thần.

Cả thanh trường đao cho người ta cảm giác trầm mặc, băng lạnh, tịch mịch.

Mặc dù bề ngoài khá được, nhưng trường đao này chỉ có hình mà không có thần.

Nhất định phải chờ Dung Linh xong, mới là một thanh vũ khí hợp cách.

Vào lúc này, hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra muốn tiếp tục tu luyện 【 thuật đúc khí - thuật đúc đao 】 , cần dung nhập hồn phách..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu hồn phách, hệ thống tặng miễn phí 127 hồn phách tu sĩ, một oan hồn Luyện Khí tầng chín, một hồn phách yêu thú Trúc Cơ, một U Hồn Kết Đan."

Bùi Lăng đã quen với thao tác ngạt thở của hệ thống, không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Điều duy nhất khiến hắn hơi bất ngờ là, hắn tưởng dựa theo tính cách kén cá chọn canh trước đó của hệ thống thiểu năng này, nhiều nhất sẽ tặng miễn phí Hiểu Nghê cho hắn.

Nhưng không ngờ hệ thống lại tặng miễn phí tất cả tu sĩ và linh thể trong động phủ của hắn, bao gồm Hiểu Nghê, Ngọc Tuyết Chiếu và Tiểu Từ!

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình cầm theo đao phôi vừa luyện chế, đằng đằng sát khí đi ra ngoài.

Ầm!

Vừa tới cổng, hắn đã bị tảng đá trên cơ quan đập trúng.

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Đạt được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không làm cơ quan này, chắc chắn tiếp theo hệ thống sẽ rút hồn luyện phách của Ngọc Tuyết Chiếu đang đứng ở ngoài cửa trước tiên; sau đó lao tới chính đường, giết sạch toàn bộ tu sĩ tới bái kiến mình; nếu trên đường gặp phải Tiểu Từ, thuận tay luyện luôn cả Tiểu Từ; cuối cùng giết tới chỗ Hiểu Nghê, bị đối phương đập một bàn tay gần chết...

Nghĩ đến việc mà hệ thống thiểu năng gây ra lúc trước, Bùi Lăng không khỏi trầm ngâm: "Dù sao cạm bẫy được bố trí tạm thời thế này vẫn quá đơn sơ, một khi xảy ra vấn đề, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi."

"Hiện tại trong tay ta không thiếu linh thạch cũng không thiếu vật liệu, sau này tìm một vị đúc khí sư, rèn đúc cho ta một thứ có thể cắt ngang hệ thống uỷ thác."

"Cứ vậy, mỗi lần ta uỷ thác tu luyện đều có thể mang ở trên người, không cần lo lắng hệ thống gây sự nữa."

Nghĩ tới đây, hắn thu hồi đao phôi, tiếp theo chỉ cần lấy Dung Linh chi vật từ chỗ Lệ sư tỷ, là có thể giúp cây đao này hoàn thành lột xác.

Thế là, sau khi dọn dẹp một lượt, Bùi Lăng đi ra ngoài cửa, cũng không biết bên u Dương sư tỷ xử lý mọi việc thế nào... Lâu như vậy, có lẽ đám người đều trở về rồi?

Vừa rời khỏi đúc khí phòng một bước, dưới chân Bùi Lăng bị đẩy một cái, thân thể mất cân bằng suýt ngã xuống đất.

Cũng may tu vi hiện tại của hắn đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, kịp thời phản ứng vận chuyển linh lực trong cơ thế, cứ thế ngừng lại tư thế sắp ngã sấp xuống, một lần nữa đứng vững!

Bùi Lăng lập tức nhớ tới vừa rồi mình đã phân phó, nhìn sang Ngọc Tuyết Chiếu suýt nữa đẩy mình ngã một phát, quả nhiên thấy Ngọc Tuyết Chiếu đang nhìn mình với vẻ mặt tranh công, cái đuôi to xù lông lắc qua lắc lại ở sau lưng, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Con hồ ly đáng chết này, hắn rất muốn đánh nó!

Nghĩ vậy, cuối cùng Bùi Lăng vẫn không ra tay.

Dù sao, biết đâu sau này hắn tu luyện còn cần đối phương ở bên cạnh cắt ngang hành động của mình, một khi hồ ly này bị dạy dỗ, tiếp theo không dám cắt ngang hành động của hắn nữa thì làm sao bây giờ?

Không để ý Ngọc Tuyết Chiếu nữa, Bùi Lăng tiếp tục đi về phía chính đường.

Đến chính đường xem xét, lại thấy u Dương Tiêm Tinh còn đang bận rộn, Kim Tố Miên cũng giúp đỡ nàng, đã đổi một nhóm đệ tử dưới đáy khác.

Lại còn có nhiều người như vậy...

Bùi Lăng không muốn xen vào việc lặt vặt thế này, thế là không tiến vào quấy rầy, lại lặng yên rời đi.

Chương 384: Bùi gia lấy lòng

Hai ngày sau, liên tục không ngừng có người tới bái phỏng, u Dương Tiêm Tinh và Kim Tố Miên đều bận tối mày tối mặt.

Thậm chí có mấy vị đệ tử có địa vị rất lớn, thiên phú cũng rất xuất chúng, u Dương Tiêm Tinh không thể quyết định được, đành phải sai Tiểu Từ mời Bùi Lăng ra tọa trấn.

Cũng may những đệ tử này đều tận mắt thấy Bùi Lăng tàn nhẫn lại khôn ngoan tàn sát tất cả mọi người trong Kính Trung Thiên, trong lòng cũng có chừng mực.

Trước khi Bùi Lăng chưa đi ra, bọn họ còn giả vờ giả vịt bàn điều kiện chọn ba lấy bốn, chờ bị Bùi Lăng làm phiền việc tu luyện lạnh lùng ngồi xuống chủ vị, mặt không thay đổi nhìn bọn họ, những người này cứ như mèo con bị bóp phần gáy, vô cùng khéo léo, cũng không dám nói nhiều một câu.

Chờ giải quyết xong việc, Bùi Lăng xoay người rời đi, đi một đoạn đường còn có thể nghe thấy bọn họ chỉ trích lẫn nhau, trốn tránh trách nhiệm, trách đồng bạn cố làm ra vẻ, đến mức làm phiền Bùi sư huynh tĩnh tu...

Sau khi trải qua chuyện như thế, không còn ai dám làm loạn nữa.

Dù sao, Bùi Lăng chỉ không nhịn được đi ra ngồi một lúc, nhưng là nhân vật mới Luyện Khí kỳ lại dám một lời không hợp, ra tay với giám sát Điện Chủ ngay trước mặt mọi người, ai dám lỗ mãng ở trước mặt hắn?

Chạng vạng tối ngày hôm đó, Tiểu Từ đến đây, nói: "Chủ nhân, có hai vị khách tới động phủ, u Dương cô nương và Kim cô nương đều không tiện chào hỏi, muốn mời ngài ra ngoài gặp một lần."

"Hả?" Bùi Lăng hơi bất ngờ, bên ngoài đã lan truyền hắn là chuẩn ma đầu vui buồn thất thường động một tí đồ sát toàn trường, lúc này còn có người dám gọi hắn ra ngoài chào hỏi?

Thế nhưng, lúc đến phòng khách xem xét, Bùi Lăng lại hiểu được.

Người đến là Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan.

Hai người này thay đổi dáng vẻ lúc trước, Tôn Ánh Lan không còn cao cao tại thượng, Bùi Hồng Niên không còn ở bên cạnh nịnh nọt đủ điều, chỉ thấy Tôn Ánh Lan đổi sang cách ăn mặc dịu dàng như nước, nắm chặt lấy tay Bùi Hồng Niên, trên lúm đồng tiền như hoa hiện ra chút xấu hổ rụt rè, thỉnh thoảng hai người liếc nhau, tình cảm mặn nồng gần như có thể chảy ra ngoài...

Thấy Bùi Lăng đi ra, Bùi Hồng Niên lập tức vui vẻ nói: "Bùi Lăng, cuối cùng Ánh Lan sư muội đã đồng ý lời cầu hôn của ta, sắp trở thành tẩu tử của ngươi rồi!"

Bùi Lăng nghe vậy mỉm cười, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, trước đó Tôn Ánh Lan luôn coi Bùi Hồng Niên là một con chó, hiện tại bỗng nhiên nhả ra, nhất định có liên quan đến việc mình lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn.

Thế nhưng, hắn không thấy hứng thú với việc của Bùi Hồng Niên, trực tiếp hỏi: "Còn có chuyện khác không?"

"Có có có!" Bùi Hồng Niên cũng biết tộc đệ này luôn không chào đón mình như thế, lúc trước hắn ta còn có thể ỷ vào thân phận và tu vi của mình để làm dáng với Bùi Lăng, nhưng bây giờ, mặc kệ là thân phận địa vị của Bùi Lăng, hay là biểu hiện ở Kính Trung Thiên, Bùi Hồng Niên đều khắc sâu nhận thức, tộc đệ này đã một phát lên trời!

Dù giữa hai người còn có mối quan hệ huyết mạch, cũng không dám sơ suất chút nào.

Nghe vậy vội vàng nói, "Trước đó vài ngày, trong nhà biết được tin tức tu vi của ngươi đạt tới Luyện Khí tầng chín, đã thông qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn, mọi người rất vui vẻ! Phụ thân ta cố ý gửi thư đến, nói trong tộc đang điều tra lý do vì sao những năm gần đây vẫn không phát hiện tư chất của ngươi, để có thể dốc hết sức bồi dưỡng."

"Hóa ra kế mẫu của người thông đồng với người ngoài, Bùi Đồ cũng không phải tông tử Bùi thị ta! Nàng bụng dạ khó lường, cố tình không muốn Bùi thị ta quật khởi, cho nên một lòng hãm hại kỳ lân nhi của Bùi thị ta."

"Phụ thân ta cảm thấy cực kỳ có lỗi với ngươi, trước mắt đã bầm thây hai mẫu tử Bùi Đồ, dùng đan dược giữ mệnh, chờ ngươi tự tay xử trí."

"Ngoài ra, phụ thân ngươi cũng bị đám bô lão trách phạt ba mươi trượng, đuổi đi canh giữ tổ địa."

"Ồ đúng rồi, trong tộc cho rằng ngươi chịu uất ức, cho nên dự định dời mộ phần của mẫu thân ngươi vào trong tổ địa..."

Bùi Hồng Niên một hơi nói đến đây, cẩn thận quan sát sắc mặt Bùi Lăng, "Phụ thân ta nói, hy vọng sắp tới ngươi có thể trở về một chuyến. Không vì cái gì khác, cũng để mẫu thân ngươi gặp ngươi, biết bây giờ ngươi sống tốt, nàng cũng bớt áy náy..."

Thi đấu vòng đấu loại...

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, Bùi gia cách Trọng Minh tông quá xa, hiện tại thi đấu đã kết thúc, Bùi gia mới nhận được tin tức hắn thông qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn... Tin tức quá chậm chạp, đương nhiên đây cũng vì Bùi gia cách Trọng Minh tông quá xa, thực lực quá yếu, trong tộc không có thứ gì tốt.

Nói thẳng ra, Bùi Lăng không có quá nhiều tình cảm với Bùi gia.

Cho dù trước mắt Bùi gia mượn danh nghĩa khuyên hắn trở về tiện bồi đắp lại tình cảm, bởi vì mẫu thân ở một đời này đã qua đời từ rất sớm, thậm chí Bùi Lăng còn không nhớ được dáng vẻ của nàng.

Thế nhưng, dù sao Bùi gia đã nuôi dưỡng hắn một thời gian, cũng cho hắn cơ hội tu luyện, trở về một chuyến cũng không có vấn đề gì.

Chủ yếu nhất là, hiện tại hắn đã chuẩn bị để Trúc Cơ.

Lệ Liệp Nguyệt đã từng dặn dò, nhất định phải tìm một chỗ cách xa Trọng Minh tông để Trúc Cơ!

Chương 385: Mạch nước ngầm (1)

Vấn đề là thiên kiêu mới lên, dưới tình huống thông thường, còn có chỗ nào thích hợp làm nơi Trúc Cơ hơn tông môn của mình?

Hiện tại Bùi gia ra sức mời hắn trở về Lộc Tuyền thành, ngược lại là một lý do rất tốt...

Lúc này hắn quyết định, chờ sau khi lấy được tất cả vật liệu Thiên Đạo Trúc Cơ từ chỗ Lệ Liệp Nguyệt, trước hết sẽ về Bùi gia, lộ mặt cùng ăn một bữa cơm với người Bùi gia, sau đó sẽ đến Nguyên Mỗ sơn ở ngoài thành để Trúc Cơ.

Nguyên Mỗ sơn cực kỳ rộng rãi, bên trong đủ để ẩn thân.

Nếu không lúc trước Ngô Đình Hi bị Trọng Minh tông truy sát, cũng chẳng chạy vào sâu trong đó.

Như thế vừa chọn được nơi thích hợp để Trúc Cơ, cũng không làm mấy người có lòng nghi ngờ.

Sau khi đã quyết định xong, Bùi Lăng nói: "Ta đã biết rồi, nay mai ta sẽ khởi hành trở về gia tộc một chuyến."

Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan nghe vậy, sau khi thầm thở phào một hơi đều hớn hở ra mặt.

Dù sao, theo quan điểm của bọn họ, hành động này của Bùi Lăng là vẫn nhớ đến tình cảm cốt nhục, trong lòng vẫn có Bùi phủ!

Đây là một chuyện rất tốt với bọn họ, với toàn bộ Bùi gia!

Ngày hôm sau, Bùi Lăng đến Triêu Na hành cung gặp Lệ Liệp Nguyệt.

Lệ Liệp Nguyệt đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu, đặt trong từng mâm sơn đen, bày gọn gàng trên chiếc bàn dài dưới đại điện.

Thấy Bùi Lăng đến đây, liền tự mình lần lượt giới thiệu cho hắn: "Trong mâm sơn đen đầu tiên là bảy vị hung sát chi khí, chia ra là Cửu Thiên Thanh Linh sát khí lấy từ chín tầng trời; U Đô Huyền Minh sát khí là thứ phối hợp với địa mạch; m Dương Hòa Hợp sát khí được tinh luyện từ tình yêu trong hồng trần; Đại Nhật Nhiên Hồn sát khí được thu thập từ nhật thực vào nhiều năm trước; Băng Phách Hàn Thực sát khí bắt nguồn từ lúc trăng khuyết; Vẫn Tinh sát khí là thứ thoáng hiện ra lúc tinh thần vẫn lạc; cuối cùng là Vạn Kiếp Câu Diệt Vô Sinh Vô Niệm sát khí đến từ một tiểu thế giới bị tàn sát không còn, sinh ra trong lúc sụp đổ."

Bùi Lăng nghe rất chăm chú, phát hiện bảy vị hung sát chi khí này đã trải qua sự lựa chọn tỉ mỉ, tương ứng với thiên địa nhân nhật nguyệt tinh cùng thế giới tịch diệt.

Tiếp theo là trấn mệnh hồn tuyến, không biết được chế thành từ tài liệu gì, thoạt nhìn như một sợi dây đỏ biết nhúc nhích, không ngừng nhúc nhích trong cái mâm sơn đen.

Chỉ là mỗi cái mâm đều điêu khắc trận pháp giam cầm, dây đỏ giãy giụa đủ lại không thể rời khỏi phạm vi cái mâm.

Sau mâm sơn đen là một cái mâm sơn tím, bên trong đặt rất nhiều hạc giấy, những hạc giấy kia được xếp lại hơi vụng về, lại có thú vui trẻ thơ khác lạ.

Chỉ là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hạc giấy đều được gấp từ lá bùa, thoạt nhìn tờ giấy kia trắng noãn bóng loáng, lại tràn ngập một cảm giác quỷ dị.

Điều khiến người nhìn thấy phải giật mình là, trên người hạc giấy hiện đầy vết máu.

Có cái như được vẩy lên, có cái lại như dấu tay máu, dấu chân máu của hài đồng, còn có cả khuôn mặt máu... Hạc giấy không có mắt, nhưng lúc ánh mắt Bùi Lăng nhìn sang bọn chúng, lại có cảm giác rùng mình khi bị vô số ánh mắt ác ý nhìn trộm.

Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Đây đều là chú niệm, chắc là đủ cho ngươi dùng."

Sau cái mâm đặt chú niệm, theo thứ tự trưng bày từng bình đồng, đếm ra có chín cái.

"Trong những bình đồng này, mỗi cái đều phong ấn một bộ quỷ phách thượng giai." Lệ Liệp Nguyệt thấy Bùi Lăng ánh mắt nhìn qua, chậm rãi giới thiệu, "Cửu A Lệ Thị ta chủ tu hồn đạo, dưới trướng che chở U Hồn tộc một trong các hồn tộc, cũng là một trong những dị tộc nâng khay quỳ chúc vào ngày ngươi đoạt hạng nhất thi đấu. Năm đó, sau khi U Hồn tộc chiến bại, từng lập lời thề đời đời kiếp kiếp hầu hạ huyết mạch Lệ thị ta."

"Hiểu Nghê, Vụ Liễu, cùng những nô tỳ thường ngày hầu hạ bên cạnh ta đều đi ra từ tộc này."

"Tộc này không giống Nhân tộc ta, con mới sinh không cần phụ tinh mẫu máu, lại đều kết quỷ kén từ tổ thụ trong tộc."

"Quỷ kén thai nghén quỷ phách, chính là thai nhi của U Hồn tộc. Cứ trăm năm Quỷ Thụ lại kết kén một lần, phẩm chất vàng thau lẫn lộn. Nhưng dựa theo khế ước năm đó, mỗi trăm năm U Hồn tộc đều hiến một nhóm quỷ phách phẩm chất tốt nhất cho Lệ thị ta."

"Chín bộ quỷ phách này do ta tự mình chọn lựa từ khố phòng Lệ thị, bản tính của nó rất phù hợp với đao ý của ngươi."

"Chỉ cần dùng một bộ để Dung Linh là đủ."

"Chỉ là thai nhi U Hồn tộc chưa ra kén, phàm đã thành hình đều có được tu vi tương đương với Trúc Cơ kỳ, một khi phá kén mà ra là Trúc Cơ hậu kỳ!"

"Vì vậy độ khó Dung Linh thành công rất lớn, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi chín bộ, đề phòng thất bại."

"Tạ sư tỷ!" Bùi Lăng thật lòng thật dạ hành lễ cảm tạ.

Quả nhiên có chỗ dựa rất tốt, trong những tài liệu này, có rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe nói đến, nếu tự thu thập, còn không biết đến năm nào tháng nào mới có thể Trúc Cơ.

Nhất là chín bộ quỷ phách cuối cùng, mặc dù Lệ Liệp Nguyệt không nói rõ, nhưng từ việc trong Trọng Minh tông chỉ có huyết mạch ba nhà mới có thể lấy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp để Trúc Cơ đã biết, chắc chắn loại tài nguyên này đã bị Lệ gia lũng đoạn.

Đừng nói người ngoài không biết đến, dù biết căn bản cũng không thể lấy được!

Chương 386: Mạch nước ngầm (2)

Càng đừng nói đến việc lựa chọn trong khố phòng Lệ gia, vừa lấy đã là chín bộ.

Ra hiệu Bùi Lăng thu lại những tài liệu này, Lệ Liệp Nguyệt hỏi: "Ngươi đã chọn được chỗ Trúc Cơ chưa?"

Bùi Lăng nói: "Hồi bẩm sư tỷ, vừa rồi Bùi gia gửi thư, nói muốn dời mộ phần cho mẫu thân ta, ta nghĩ trở về một chuyến chấm dứt tục vụ. Thuận tiện Trúc Cơ trong Nguyên Mỗ sơn gần Lộc Tuyền thành."

"Nguyên Mỗ sơn?" Lệ Liệp Nguyệt híp mắt, nói, "Chỗ kia cũng được, đủ để tránh tai mắt chư tổ sư Thánh tông. Chỉ là, vẫn cần cẩn thận ngoại kiếp, nhất định phải nhớ rõ vết xe đổ của Hàn Tư Cổ."

Bùi Lăng trịnh trọng gật đầu: "Vâng!"

Thật ra không cần Lệ Liệp Nguyệt dặn dò việc này, hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận.

Thế nhưng, cảm giác được Lệ sư tỷ cẩn thận dặn dò khá tốt...

Chờ sau khi Bùi Lăng cáo lui, bóng dáng Hiểu Nghê xuất hiện trong điện, rất cung kính hỏi: "Chủ nhân, nếu Bùi Lăng công tử rời tông môn, ta có tiếp tục đi theo không?"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Đúng lúc hai ngày nay ta không có chuyện gì, sẽ tự mình đi một chuyến."

...

Nội môn, một mạch Chiêu Xuyên.

"Sau hôm nay Bùi Lăng sẽ khởi hành trở về Bùi gia Lộc Tuyền thành, tin tức chắc chắn chứ?" Miêu Thành Dương mặt không thay đổi hỏi.

"Chắc chắn! Tin tức lấy được từ chỗ Bùi Hồng Niên, chắc chắn không sai!" Thuộc hạ trầm giọng trả lời.

Hiện tại Bùi Lăng lấy được hạng nhất, chắc chắn Bùi gia vô cùng mong muốn hàn gắn mối quan hệ với tông tử luôn bị bỏ quên này.

Bọn họ thông qua Bùi Hồng Niên mời Bùi Lăng trở về trong tộc, cũng nằm trong dự đoán của mình.

Từ lúc Bùi Lăng thông qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn, người của một mạch Chiêu Xuyên đã âm thầm theo dõi mỗi một hành động của Bùi Hồng Niên, có thể nói nhìn Bùi Hồng Niên thông báo cho gia tộc như thế nào, Bùi gia lại vội vàng hồi âm dặn dò Bùi Hồng Niên nhất thiết phải khuyên Bùi Lăng trở về như thế nào.

Miêu Thành Dương nhắm mắt, chợt mở ra, quyết đoán nói: "Tốt! Lập tức hành động!"

Hiện tại hắn ta, không, phải nói là tình cảnh hiện tại của toàn bộ một mạch Chiêu Xuyên rất nguy cấp!

Bởi vì Bùi Lăng không chỉ được Lệ chân truyền thưởng thức, hiện tại còn có tin đồn truyền ra, Chu chân truyền cũng cảm thấy rất hứng thú với Bùi Lăng.

Phải biết rằng, một mạch Chiêu Xuyên đã sớm đầu quân vào Chu chân truyền.

Một khi Chu chân truyền thật sự mời chào Bùi Lăng, là kẻ địch của Bùi Lăng, chắc chắn có thể tưởng tượng được kết cục của hắn ta!

Thậm chí ngay cả một mạch Chiêu Xuyên cũng không có kết quả tử tế.

Dù sao hiện tại mọi người đều biết Bùi Lăng tàn nhẫn ác độc, ai biết có giận chó đánh mèo toàn bộ một mạch Chiêu Xuyên vì Miêu Thành Dương hay không?

Đối với ngoại môn đệ tử, một mạch Chiêu Xuyên luôn cao cao tại thượng.

Nhưng đối với chân truyền, cũng chỉ là một con chó trước gót chân nàng mà thôi, vì tranh đoạt Bùi Lăng với Lệ chân truyền, chỉ sợ lúc Chu chân truyền phải hy sinh cũng không chớp mắt lấy một cái.

Dù sao Thánh tông có nhiều đệ tử như vậy, cùng lắm thì chờ một mạch Chiêu Xuyên chết sạch, xây dựng lại mạch này là được.

Với tài nguyên mà chân truyền đệ tử nắm giữ, đây cũng không phải vấn đề gì.

Cho nên, Miêu Thành Dương nhất định phải nhanh chóng ra tay!

Trước đó vì nhiều nguyên nhân không dám tùy tiện sử dụng thủ đoạn, bây giờ lại không kiêng dè nhiều như vậy!

Đương nhiên, hắn ta từng lập lời thề tâm ma, không được ra tay với Bùi Lăng trước khi Bùi Lăng Trúc Cơ.

Cho nên hành động lần này, một mạch Chiêu Xuyên chỉ đứng bên cạnh trợ giúp, một mạch chủ như hắn ta càng không đích thân ra tay...

Trở lại động phủ Thúy Lỗi sơn.

Bùi Lăng lại tiến vào đúc khí phòng, theo thường lệ để Ngọc Tuyết Chiếu thủ vệ, mình bố trí tốt cạm bẫy ở cửa ra vào, sau đó lấy ra đủ loại vật liệu mà Lệ Liệp Nguyệt cho, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 thuật đúc khí – thuật đúc đao 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiếp tục tu luyện 【 thuật đúc khí – thuật đúc đao 】 cần đao phôi và hồn phách..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đao phôi, kiểm tra ra Dung Linh chi vật phù hợp, bắt đầu Dung Linh...

Sau đó Bùi Lăng thấy mình bước nhanh đến phía trước, mở ra bình đồng thứ nhất.

Nắp bình đồng vừa mở ra, một bọt khí trong suốt bay ra từ bên trong.

Trong bọt khí lại bao bọc đầu lâu của một thiếu nữ.

Khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp, tinh xảo như một con rối được điêu khắc tỉ mỉ. Lông mi như cánh quạt, môi anh đào như máu, da thịt non mịn như mỡ đông, mái tóc bạc dày như rong biển bồng bềnh ở trong bọt khí.

Thai nhi U Hồn tộc lại là như vậy?

Bùi Lăng thấy thế, hơi ngạc nhiên.

Ngay lúc hắn muốn tiến một bước cẩn thận quan sát, đầu lâu này đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ nhắn, phát ra một tiếng rít gào bén nhọn với hắn!

Hiển nhiên tính công kích của tiếng rít gào này rất mạnh, dù trong đúc khí phòng có trận pháp phù văn ngăn lại, Bùi Lăng vẫn nghe được Ngọc Tuyết Chiếu đứng ở cửa gần như ngã "bịch" một tiếng ngay lúc phát ra tiếng rít gào.

Chương 387: Một đao chín hồn

Chỉ là bây giờ thân thể của Bùi Lăng bị hệ thống khống chế, không ảnh hưởng chút nào.

Hệ thống bắt lấy bọt khí, một tay đánh ra pháp quyết Dung Linh, cưỡng ép luyện bộ quỷ phách này vào trong đao phôi!

Thấy cảnh này, Bùi Lăng hơi nghi ngờ, hắn nhớ kỹ lúc trước đến khí phong nghe giảng bài, giảng sư truyền thụ Dung Linh chi pháp liên tục nhấn mạnh, vì đề phòng linh tính của đồ vật phản phệ, trước khi Dung Linh nhất định phải lặp đi lặp lại xử phạt Dung Linh chi vật, khiến sự sợ hãi trở thành bản năng của nó, khiến nó vĩnh viễn không dám làm trái lời chủ nhân.

Nhưng hệ thống Dung Linh lại trực tiếp tóm tắt một bước này?

Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng hành động lần này chỉ thấy ngay sau đó hệ thống lại mở ra cái bình đồng thứ hai, cũng có một bọt khí chứa đầu lâu thiếu nữ xinh đẹp bay ra từ bình đồng này.

Thiếu nữ này có cảm giác ngây thơ hơn cái thứ nhất.

Sau khi nàng đi ra không lập tức công kích Bùi Lăng, mà chậm rãi mở mắt ra, thái độ điềm đạm đáng yêu.

Chỉ là hệ thống không dao động chút nào, lặp lại chiêu cũ, cũng luyện nó vào đao phôi!

Bùi Lăng lập tức ngẩn người, Lệ Liệp Nguyệt từng nói, lúc Dung Linh chi vật chỉ cần một bộ quỷ phách là đủ rồi, hệ thống lại đồng thời dung hợp hai bộ quỷ phách?

Ngay lúc hắn đang ngạc nhiên, chỉ thấy hệ thống lại mở ra cái bình đồng thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm... Sau khi liên tục luyện toàn bộ chín bộ quỷ phách vào đao phôi, dường như hệ thống mới vừa lòng thỏa ý, bắt đầu đánh ra pháp quyết Dung Linh chi pháp cuối cùng.

Lập tức, trong thân đao phát ra từng tiếng kêu rên thê lương!

Theo những tiếng kêu rên này, đao phôi vốn thô ráp chậm rãi lơ lửng giữa không trung, bắt đầu xảy ra biến hóa.

Trên thân đao đen nhánh xen lẫn ngôi sao lấm ta lấm tấm dần bao phủ một chút huyết sắc.

Theo thời gian trôi qua, những huyết sắc này dần di chuyển biến hóa, trải rộng ra toàn bộ thân đao, vốn đao phôi tịch mịch lạnh như băng dần tản mát ra khí tức hung ác, khát máu, bá đạo...

Dường như là một con non hung thú thời viễn cổ, đang từng bước thức tỉnh bản năng tàn bạo của nó.

Thật lâu sau, một thanh trường đao tạo hình mộc mạc, toàn thân đen nhánh xen lẫn vô số ngôi sao, chuôi đao vờn quanh chín loại đường vân huyết sắc khác biệt, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt Bùi Lăng.

Thân trường đao hẹp hơn lúc là đao phôi một chút, nhưng càng ngưng tụ hơn mấy phần.

Bùi Lăng dùng ánh mắt vô cùng tán thưởng đánh giá lưỡi đao mới toanh của mình, thanh đao này rất đẹp!

Lưỡi đao dày rộng để lộ ra cảm giác lạnh băng tàn nhẫn rất xinh đẹp.

Thoạt nhìn vẻ ngoài cũng không dữ tợn, ngược lại còn có vẻ đẹp riêng.

Nhưng lại không ngừng tản ra đủ loại ý niệm khát máu hiếu chiến.

Điều này khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến vài sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, xinh đẹp uy nghiêm và hung ác tàn nhẫn cùng tồn tại.

Dung Linh kết thúc, đao luyện thành!

Từ giờ trở đi, đây cũng là một thanh pháp khí chân chính!

Chỉ là, Chú Quỷ đạo cơ cần một món đồ bản mệnh, cho nên cây đao này còn thiếu một bước huyết tế của mình...

Rất nhanh, hệ thống lấy ra rất nhiều linh thạch trung phẩm, lại cắt cổ tay của mình, nghiêm ngặt dựa theo trình tự đúc khí thuật, dùng linh thạch và rất nhiều máu tươi của mình để bố trí một tòa trận pháp huyết tế.

Trận pháp hoàn thành, Bùi Lăng nhìn mình cắm đao ở trung tâm trận pháp, lại cắt bên cổ tay kia của mình, máu tươi chảy xuống lưỡi đao, cho đến khi hoàn toàn nhuộm đỏ thanh đao, hệ thống mới thao túng thân thể của hắn đánh ra từng đạo pháp quyết...

Trận pháp huyết tế khởi động, dưới sự vận chuyển của trận pháp, thanh đao nhanh chóng nuốt hết toàn bộ máu tươi của Bùi Lăng, sau đó toàn bộ linh lực của trận pháp huyết tế cùng máu tươi vẽ ra trận văn đều dung nhập hết vào trong đao...

Một lát sau, toàn bộ linh thạch đều hóa thành bột mịn, hoàn thành huyết tế đao, khí tức hung lệ đều thu liễm lại, cứ như sau khi hung thú đã ăn chán chê, hài lòng liếm láp da lông và móng vuốt, lười biếng tùy ý.

Giữa nó và Bùi Lăng có thêm một loại liên hệ khó mà miêu tả, dường như từ nơi sâu xa hai bên cùng máu cùng nguyên.

Trong sự cảm ứng của Bùi Lăng, hình như trong chuôi pháp khí trường đao vừa ra lò này có rất nhiều ý thức mơ hồ, vô thức muốn thân thiết với mình.

Những lúc này ý thức vô cùng yếu ớt, dường như chỉ cần một hơi là có thể thổi tan nó, cho nên căn bản không có bất kỳ ý niệm phức tạp gì, liếc qua là thấy ngay, là ỷ lại hắn, thân thiết hắn, phục tùng hắn.

Vào lúc này, hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức lảo đảo, trực tiếp ngồi bệt xuống.

Linh lực bị ép sạch không còn, mất máu quá nhiều, nhất là tổn thất tinh huyết khiến hắn vô cùng suy yếu!

Không kịp đánh giá thanh đao mới luyện được, Bùi Lăng lập tức lấy ra đan dược để sử dụng.

Về sau cũng không cần hệ thống uỷ thác, tự vận chuyển linh lực hòa tan dược lực.

Chương 388: Trở về Bùi gia

Một lát sau, trạng thái đã khôi phục, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật!

Vừa rồi hệ thống này huyết tế, suýt nữa tế chết hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không chậm trễ chút nào cho hệ thống một đánh giá kém một sao, tiếp theo vẫy tay, đao bản mệnh lập tức bay vào trong tay hắn!

Trong thân đao lập tức truyền ra cảm xúc vui sướng, dường như cực kỳ vui sướng khi hắn chạm vào.

Tiện tay múa mấy chiêu, Bùi Lăng phát hiện thanh đao này dùng thuận tay hơn Yếm Sinh Đao rất nhiều. Trong lúc vung vẩy, khi tức hung ác lan tràn ra, thậm chí cách không vạch ra từng dấu vết nhàn nhạt ở trên vách tường phía xa.

Cũng may động phủ Thúy Lỗi sơn dành cho các đời nội môn thiên kiêu ở lại, tất cả vách tường đều điêu khắc phù văn phòng hộ và khôi phục.

Đao khí tản ra, vách tường lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

Uy lực mạnh hơn nhiều lắm!

Sự chênh lệch giữa pháp khí và phù khí còn lớn hơn tưởng tượng!

Bùi Lăng rất hài lòng thu dọn một chút, phá bỏ cơ quan ở cửa, rời khỏi đúc khí phòng.

Vừa mở cửa, chỉ thấy Ngọc Tuyết Chiếu nằm rạp trên mặt đất liếm láp móng vuốt, uể oải nhìn hắn.

Hôm sau trời vừa sáng.

Trải qua một đêm uỷ thác, Bùi Lăng đã khôi phục hoàn toàn.

Hắn lại đánh giá đao bản mệnh trong tay, trên thân đao như ngôi sao điểm xuyết trên màn đêm, chín đường vân huyết sắc phức tạp, trong xinh đẹp lộ ra sát khí.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng đã nghĩ ra tên cho cây đao này: "Gọi là Cửu Phách Đao!"

Hắn thưởng thức một lát, mới thu hồi Cửu Phách Đao rời khỏi phòng ngủ, để Tiểu Từ ở lại trông coi động phủ, ngồi Huyết Khôi Kiệu đến ngoại môn Hòe m phong tìm Bùi Hồng Niên, chuẩn bị xuất phát về Bùi gia Lộc Tuyền thành.

"Bùi Lăng, Ánh Lan sư muội đã đồng ý kết làm đạo lữ với ta, ta muốn nhân cơ hội lần này đưa nàng về tộc bái kiến trưởng bối." Bùi Hồng Niên nhìn thấy Bùi Lăng, liền nói, "Ba người chúng ta lên đường cũng có thể làm bạn."

Bùi Lăng nghe vậy nhíu mày, quyết đoán cự tuyệt: "Không được!"

Lần này hắn về Bùi gia, mục đích chủ yếu là Thiên Đạo Trúc Cơ.

Không thể để bất kỳ kẻ nào ngoại trừ Lệ Liệp Nguyệt biết chuyện này!

Bùi Lăng còn không thể tin tưởng cả người Bùi gia đang vội vàng lấy lòng hắn, huống chi loại người ngoài không có lợi thì không dậy sớm như Tôn Ánh Lan?

Biết đâu lại thêm một ngoại kiếp.

Bùi Hồng Niên muốn nói đỡ cho Tôn Ánh Lan: "Bùi Lăng, dù sao đây cũng là tẩu tử tương lai của ngươi..."

Ngược lại, Tôn Ánh Lan thấy khuôn mặt Bùi Lăng tối sầm lại, vội vàng giật tay áo Bùi Hồng Niên, gượng cười nói: "Hồng Niên, được rồi, được rồi. Đã lâu rồi Bùi Lăng đệ đệ không trở về, chắc chắn trong nhà rất nhớ mong. Lúc này ta đi theo cũng không thích hợp. Hay là chàng trở về với Bùi Lăng đệ đệ trước, về phần ta... Chờ sau này rảnh rỗi, hai chúng ta lại trở về bái kiến trưởng bối."

Tôn Ánh Lan thầm hận, sao Bùi Hồng Niên này lại không biết điều như thế?!

Nếu không phải vì tiếp cận Bùi Lăng, sao nàng có thể đi theo loại phế vật này.

Còn bái kiến Bùi gia trưởng bối gì đó, ha ha, trong số những người kia, nghe nói gia chủ chỉ là một người Luyện Khí hậu kỳ, những người khác đều là gà đất chó sành, có cái gì hay mà gặp?

Nếu Bùi Lăng rất kính trọng bọn họ, cũng không phải nàng không thể giả vờ giả vịt một chút.

Nhưng rất hiển nhiên, quan hệ giữa Bùi Lăng và Bùi gia vô cùng bình thường.

Đã vậy, những người được gọi là trưởng bối kia có đáng là gì? Cũng xứng để nàng đi ngàn dặm xa xôi bái kiến?

Nếu không phải sợ để lại ấn tượng xấu ở trước mặt Bùi Lăng, nàng đã sớm tát Bùi Hồng Niên hai cái cho tỉnh táo lại!

Phế vật đúng là phế vật, chỉ biết làm hỏng chuyện.

Nghĩ như vậy, Tôn Ánh Lan kìm nén lửa giận, dịu dàng mỉm cười với Bùi Lăng, nũng nịu nhát gan nói: "Bùi Lăng đệ đệ, lần này ta không đi cùng các ngươi, ngươi... Các ngươi lên đường bình an!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, không nói những thứ khác, thật ra Tôn Ánh Lan này cũng rất tinh mắt.

Hắn trực tiếp nói với Bùi Hồng Niên: "Xuất phát."

Bùi Hồng Niên lưu luyến không rời nhìn Tôn Ánh Lan, còn muốn căn dặn nàng vài câu, nhưng vừa quay đầu đã bị Tôn Ánh Lan đẩy thật mạnh, lảo đảo ngã vào trong Huyết Khôi Kiệu.

Thấy thế, Bùi Lăng trực tiếp bấm niệm pháp quyết, khống chế Huyết Khôi Kiệu lơ lửng giữa trời, bay về phía cửa lớn.

Bùi Hồng Niên vội vàng dựa vào cửa sổ Huyết Khôi Kiệu, không ngừng vẫy tay từ biết Tôn Ánh Lan vẫn đang đứng nguyên tại chỗ...

Nửa ngày sau, sau khi rời khỏi tông môn, Bùi Hồng Niên mới thất vọng mất mát ngồi xuống.

Thấy Bùi Lăng nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, hơi xấu hổ tìm chủ đề: "Bùi Lăng, sau khi ngươi thi đấu xong đã đi đâu? Ta còn tưởng ngươi sẽ trở lại Hòe m phong, đặc biệt mua chịu một vò rượu ngon chờ ngươi về để chúc mừng. Ai biết đợi trái đợi phải, cũng không thấy ngươi đâu."

"Đúng rồi, bởi vì ngươi đoạt giải nhất thi đấu, trong vòng mười năm tiếp theo tài nguyên của Hòe m phong sẽ tăng vọt."

"Nghe nói Hòe m phong chưa từng nhận được tài nguyên phong phú như vậy!"

"Tất cả mọi người rất biết ơn ngươi, nếu sau này ngươi trở về, sẽ có rất nhiều người muốn mời ngươi uống rượu."

Chương 389: Trở về Bùi gia

"Nhưng không biết Lý Bình trưởng lão bị làm sao, hôm qua có người thấy lão nhân gia đi đường khập khiễng, mắt phải còn đeo bịt mắt, hình như bị thương không nhẹ..."

Bùi Lăng nghe hắn ta nói không ngừng, lắc đầu, chậm rãi nói: "Tộc huynh, cầu đạo tu chân, cuối cùng vẫn phải để ý tu vi của bản thân, đừng phân tâm để ý những việc bên ngoài thì tốt hơn."

Nói xong lại lấy ra vài bình đan dược, đẩy đến trước mặt Bùi Hồng Niên, "Lần này đi Lộc Tuyền thành đường xá xa xôi, cũng tốn một khoảng thời gian, ngươi và ta đừng lãng phí thời gian trên đường, tu luyện thật tốt đi."

Sau đó nhắm mắt suy nghĩ việc Thiên Đạo Trúc Cơ, không nói nhiều lời nữa.

Bùi Hồng Niên vội vàng nhận lấy bình thuốc, muốn nói điều gì đó nhưng thấy Bùi Lăng đã bày ra vẻ không muốn trò chuyện, cũng không dám nói gì nữa, lặng lẽ mở ra xem, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh: Đan dược cực phẩm!

Vốn hắn ta muốn lập tức lấy ra một viên dùng để tu luyện, chỉ là cầm ở giữa ngón tay do dự một chút, cuối cùng vẫn không nỡ, lại thả nó vào trong bình, cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp tu luyện.

Không lâu sau khi Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên xuất phát, ở sâu trong nội môn, một chiếc thuyền lâu lặng yên bay ra, đi theo phía sau Huyết Khôi Kiệu từ xa, lại là Huyền Cốt Lăng m Chu của Lệ Liệp Nguyệt.

...

Lộc Tuyền thành cách Trọng Minh tông rất xa, ngày đó Bùi Lăng bị Lệ Liệp Nguyệt đưa về Trọng Minh tông chỉ tốn thời gian mười ngày, nhưng đó là tốc độ của Huyền Cốt Lăng m Chu, cộng thêm tu vi của Lệ Liệp Nguyệt, đã rút ngắn rất nhiều thời gian đi đường.

Lần này Bùi Lăng tự đi nên tốc độ không nhanh như vậy, đã đi tròn hai tháng nhưng cũng chỉ đi được một nửa lộ trình.

Ngày hôm đó, Huyết Khôi Kiệu vững vàng phi hành ở giữa không trung.

Trên khoảng không cách Huyết Khôi Kiệu tròn trăm dặm, Huyền Cốt Lăng m Chu mở ra trận pháp che giấu hành tung.

Trong thuyền, Hiểu Nghê nâng một đĩa linh quả lên cho Lệ Liệp Nguyệt, thấy nàng nhìn chằm chằm Huyết Khôi Kiệu trong thủy kính trước mặt hơi nhíu mày, khẽ nói: "Chủ nhân, những ngày qua một mạch Chiêu Xuyên hơi xao động. Chắc chắn bọn họ sẽ có hành động trên đường Bùi Lăng công tử trở về Bùi gia. Chỉ dựa vào một mạch Chiêu Xuyên sẽ không có lá gan này, nhất định là tiện tỳ Chu Diệu Ly kia sắp xếp."

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên gật đầu.

Lần này nàng tự đi ra ngoài một chuyến, một là vì hộ pháp cho Bùi Lăng; hai là đang chờ Chu Diệu Ly tự đưa tới cửa!

Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cũng chỉ là dệt hoa trên gấm với Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị mà thôi.

Dù sao bọn họ vốn chấp chưởng một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp song kiếp của riêng mình.

Nhưng đối với Chu gia lại khác!

Chu Diệu Ly vì ổn định địa vị của mình, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này!

Sau đó, Chu Diệu Ly không tự xuất hiện thì cũng thôi.

Một khi đã to gan dám xuất hiện ở đây, hiện tại nơi này đã rời xa Thánh Tông, Lệ Liệp Nguyệt cam đoan có thể khiến đối phương có đến mà không có về, biến mất sạch sẽ!

Bây giờ nàng cố ý giữ một khoảng cách với Bùi Lăng, cũng vì che giấu tung tích để dụ Chu Diệu Ly cắn câu.

"Bên Tô Chấn Hòa thì sao?" Lệ Liệp Nguyệt cầm một viên linh quả, chậm rãi hỏi.

Vụ Liễu đứng hầu ở bên cạnh nói: "Chủ nhân, bên Tô chân truyền không có động tác gì. Những mạch chủ dưới tay hắn đều đang tu luyện trong bí địa của tông môn, đám người này đều có hành tung rõ ràng."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt như có điều suy nghĩ, phản ứng của Tô Chấn Hòa cũng không giống với tưởng tượng của nàng lắm.

Chẳng lẽ đối phương không định xen vào chuyện này?

Hay là Tô Chấn Hòa đã âm thầm có hành động, lại lừa gạt được tai mắt của nàng?

Trong lòng có nghi ngờ, Lệ Liệp Nguyệt nói: "Truyền lời về trong tộc, tiếp tục để ý hành động của Tô Chấn Hòa, chỉ cần có tình huống gì, lập tức báo cho ta biết!"

"Vâng!"

Sau khi nói xong, nàng đột nhiên quay đầu, cười lạnh thành tiếng: "Quả nhiên đã đến rồi!"

Còn chưa nói hết câu, Lệ Liệp Nguyệt đánh ra một chưởng về một hướng nào đó.

Ầm !!!

Một đạo Huyết Hà đột nhiên hiện ra từ giữa không trung, sóng máu gào thét, lăn mình một cái đỡ được chưởng kình của nàng, sau đó bọt biển Huyết Hà ầm ầm vỡ nát, vốn giữa không trung không có vật gì, lại đột nhiên xuất hiện một con Cốt Ưng ba đầu.

Con Cốt Ưng này cao khoảng mười mấy trượng, lúc mở rộng hai cánh, hình thể khổng lồ như một lầu các di động.

Ba cái đầu của nó cũng không giống nhau, di cốt ở giữa màu sắc trắng bệch, hai con ngươi hiện lên màu vàng trong vắt sáng tỏ; di cốt bên trái toàn thân huyết hồng, trong mắt mơ hồ hiện ra huyết quang; di cốt bên phải lại một màu đen kịt, ngay cả trong con mắt cũng không có chút ánh sáng nào.

Tính tình nó hung hãn, không được chủ nhân chỉ huy đã mở to ba cái mỏ chim, có thể thấy trong cổ phun ra nuốt vào ánh lửa, lại tự mình nhả ra một đoàn linh hỏa.

Người đang đứng trên lưng nó là nữ tử một váy áo đỏ trắng, răng trắng môi hồng, dáng người uyển chuyển, đầu đội tán hoa bạch cốt, cắm trâm cài tóc cốt xà, cốt châu bên má chập chờn, đuôi mắt trái như con rắn đỏ nằm nghiêng, thêm mấy phần sắc bén quỷ mị.

Chương 390: Đại chiến chân truyền!

Người đến là Chu Diệu Ly!

"Lệ Liệp Nguyệt?!" Sắc mặt Chu Diệu Ly âm trầm, "Ngươi lại tự hộ tống một tiểu sư đệ Luyện Khí kỳ?!"

Vừa nói xong, Cốt Ưng dưới chân nàng đột nhiên phun ra linh hỏa ấp ủ đã lâu!

Huyền Cốt Lăng m Chu không cần Lệ Liệp Nguyệt điều khiển, tự động dâng lên một lớp bình chướng ngăn lại hỏa diễm.

Vào lúc này, Chu Diệu Ly lại thao túng Cốt Ưng xoay người rời đi.

Nếu một đối một, nàng không phải đối thủ của Lệ Liệp Nguyệt.

"Muốn đi?" Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh, đưa tay nhấn vào bên cạnh một cái, Huyền Cốt Lăng m Chu đột nhiên tăng tốc độ, đuổi theo hướng Cốt Ưng!

Đôi bên một đuổi một chạy, rất nhanh đã đuổi theo đến trăm dặm.

Cuối cùng thực lực của Chu Diệu Ly vẫn kém mấy phần, chạy trốn khoảng nửa canh giờ vẫn bị Lệ Liệp Nguyệt đuổi kịp, đôi bên đều không nói nhảm, trực tiếp ra tay, phát động đại chiến!

Rầm rầm rầm...

Hai vị chân truyền đều là thiên kiêu được Thánh tông tuyển chọn cẩn thận bồi dưỡng nhiều năm, dù là tu vi, đồ vật hay thủ đoạn đều rất nhiều.

Chỉ dư chấn chiến đấu đã đốt cháy cả một khoảng lớn rừng rậm phía dưới.

Chẳng mấy chốc, cả mặt đất đều khó may mắn thoát khỏi, trước đó băng sương dày đặc, sau đó lại linh hỏa lan tràn.

Bùn đất phía dưới bắt đầu khô khốc nứt nẻ

Lấy các nàng làm trung tâm, trong vòng mấy trăm dặm xung quanh, rất nhiều tước điểu hoảng sợ bay mất, tẩu thú điên cuồng chạy trốn.

Trên bầu trời, khi thì u ám, cứ như bách quỷ đi lúc ban ngày; khi thì gió thổi mây bay, Huyết Hà giữa trời...

Nhưng chỉ chốc lát sau, Chu Diệu Ly đã hiện rõ xu thế thất bại.

Trong lòng nàng vô cùng hoảng sợ, thực lực tu vi của Lệ Liệp Nguyệt đã mạnh hơn lần trước hai người giao thủ!

Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương đã có thể phá đan thành anh bất cứ lúc nào, bây giờ chỉ thiếu một cơ hội.

"Đáng chết!" Chu Diệu Ly vô thức cắn môi đỏ, lần này nàng tự đi ra ngoài tìm đến Bùi Lăng, ngoại trừ Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, còn muốn âm thầm xúi giục đối phương trở thành người của mình! Tuy Lệ Liệp Nguyệt có thực lực mạnh, lại nổi tiếng là người cao ngạo lạnh lùng, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi.

Nếu không phải nàng ta là đích nữ Lệ thị, loại người chỉ quan tâm thực lực bản thân, không để ý làm dày rộng cánh chim, căn bản không phải đối thủ của nàng!

Lần này Chu Diệu Ly đi ra ngoài đã chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn chắc chắn có thể làm Bùi Lăng dao động.

Nhưng nàng không ngờ Lệ Liệp Nguyệt lại tự mình canh giữ ở bên cạnh Bùi Lăng.

Hơn nữa còn trông coi tròn hai tháng!

Chắc chắn mình đã tính toán sai điều gì đó!

Chu Diệu Ly nhanh chóng suy nghĩ, với tính cách của Lệ Liệp Nguyệt, chỉ là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn còn chưa đáng được đối phương coi trọng như vậy. Cho dù có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, cũng chỉ là đơn kiếp mà thôi, đối phương phái ra mấy tên U Hồn thị nữ bảo vệ bên cạnh Bùi Lăng đã rất coi trọng rồi.

Bây giờ lại tự mình ra tay, rốt cuộc là vì lý do gì?

"Trên người Bùi Lăng này còn có bí mật khác?" Sau khi miễn cưỡng đỡ được một chiêu của Lệ Liệp Nguyệt, Chu Diệu Ly đột nhiên hỏi.

"Ngươi không cần biết!" Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Liệp Nguyệt lạnh băng, lạnh lùng nói, đang muốn ra tay kết liễu, đột nhiên thay đổi sắc mặt đưa tay ngọc ra, đánh một cái về phía Bùi Lăng ở đằng xa, Ngũ Chỉ Tù Long Ngục!

Ngay sau đó, một bộ thi khôi cao mười mấy trượng bị Lệ Liệp Nguyệt dùng lực lượng thần thông, cưỡng ép kéo khỏi bên cạnh Huyết Khôi Kiệu!

Người đứng trên đỉnh đầu thi khôi là một tu sĩ trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, trang phục lộng lẫy, hắn ta cài kim quan cao, tay áo bay bay, ngọc bội bên hông lại dùng vân triện khắc một chữ "Tô".

Đích tử Chẩm Thạch Tô thị, chân truyền Tô Chấn Hòa!

Lệ Liệp Nguyệt và Chu Diệu Ly đồng thời cau mày, Tô Chấn Hòa cũng tới!

"Lệ sư muội, thủ đoạn tốt!" Tô Chấn Hòa đang muốn ra tay với Bùi Lăng, lại đột nhiên bị chuyển di đến tận đây, không hề hoảng hốt, ngược lại còn nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi.

Vừa rồi hắn ta suýt nữa thành công, nhưng không ngờ tu vi của Lệ Liệp Nguyệt lại tiến bộ to lớn như thế, hiện tại còn muốn đi vòng qua đối phương đã là chuyện không thể nào.

"Tô sư huynh, ngươi giúp bên nào?" Chu Diệu Ly nhân cơ thở dốc một hơi, vội vàng hỏi.

Chỉ một mình Lệ Liệp Nguyệt đã đánh nàng rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu Tô Chấn Hòa cũng đứng về phe Lệ Liệp Nguyệt, vậy chắc chắn nàng phải sử dụng tất cả át chủ bài để liều mạng!

Nếu không hôm nay nàng sẽ chết ở đây.

"Tất nhiên giúp ngươi." Tô Chấn Hòa thu hồi nụ cười, một thanh kiếm gỗ hòe từ từ hiện ra trong hư không phía sau, thản nhiên nói.

Trong lòng Chu Diệu Ly vững vàng, lập tức nói: "Tốt! Sau khi lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, ngươi và ta cùng hưởng, chỉ là Bùi Lăng thuộc về ta!"

Tô Chấn Hòa hơi mỉm cười, xuất thân của hắn ta và Lệ Liệp Nguyệt gần như nhau, hắn ta là đích tử Tô thị, từ nhỏ đã có gia tộc dốc hết sức ủng hộ.

Chỉ là một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp đơn kiếp cũng không có sức hấp dẫn quá lớn với hắn ta.

Mục đích thật sự trong chuyến đi này của hắn ta chỉ có một, đó là diệt trừ Bùi Lăng!

Thánh tông có ba vị chân truyền là đủ rồi, không cần vị chân truyền thứ tư!

Chương 391: Nghị hội gia tộc (1)

Từ trước đến nay vị trí Tông Chủ Thánh tông đều luân chuyển giữa ba nhà.

Đồng thời, cũng củng cố địa vị thống trị của ba nhà ở Thánh tông, ba nhà đã thông gia với nhau nhiều đời.

Thế hệ này có ba vị chân truyền, một nam hai nữ. Là nam chân truyền duy nhất, vốn Tô Chấn Hòa có ưu thế cực lớn.

Đó là, nếu hắn ta là người phá đan thành anh sớm nhất, một khi trở thành Tránh Tử, sớm muộn gì hai nữ nhân Lệ Liệp Nguyệt và Chu Diệu Ly này đều trở thành đạo lữ của hắn ta.

Nếu trong Lệ Liệp Nguyệt và Chu Diệu Ly có người trở thành Thánh Nữ trước, vậy không quan tâm vị nữ chân truyền còn lại chết hay sống, Tô Chấn Hòa vẫn sẽ trở thành trượng phu tương lai của Thánh Nữ, phu quân Tông Chủ tương lai của Thánh tông.

Cho nên, tranh đấu giữa Lệ Liệp Nguyệt và Chu Diệu Ly vẫn luôn rất dữ dội, nhưng Tô Chấn Hòa vẫn khoanh tay đứng nhìn, yên lặng theo dõi sự thay đổi.

Nhưng bây giờ, Bùi Lăng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, Tô Chấn Hòa không thể ngồi yên nữa!

Bùi Lăng có thủ đoạn độc ác, bụng dạ kín đáo, tuy bây giờ tu vi còn thấp cũng đã có phong thái cự phách ma đạo một phương!

Thậm chí rất nhiều trưởng bối trong tông đều gọi hắn là ma tử trời sinh, ma tinh giáng thế, nhân tài tương lai của Thánh tông...

Công thêm bây giờ đối phương có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, lại có Lệ Liệp Nguyệt thậm chí Lệ gia ủng hộ sau lưng, đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ tranh đoạt vị trí chân truyền thứ tư của Thánh tông, trực tiếp uy hiếp đến địa vị hiện tại của hắn ta!

Cho nên, hắn ta có thể không cần Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, nhưng cũng không thể giữ lại người này!

"Tô sư huynh." Lệ Liệp Nguyệt khẽ vẫy đầu ngón tay, Độ Kiếp Trần Hồn Linh bay xuống từ mái hiên Huyền Cốt Lăng m Chu, chủ động quấn quanh trên cánh tay nàng, nàng lạnh lùng nhìn Tô Chấn Hòa, "Ngươi nhất định phải đối địch với ta?"

Tô Chấn Hòa chậm rãi nói: "Sư muội đừng tức giận, Thánh tông chỉ nhìn lợi ích, chưa từng có bằng hữu và kẻ địch vĩnh viễn."

"Chờ qua chuyện lần này, vi huynh nhất định tự mình bày rượu nhận lỗi với ngươi."

Hắn ta chậm rãi giơ kiếm gỗ hòe lên, mười mấy thi khôi cao cả trượng chậm rãi đi ra từ sau lưng, "Lệ sư muội, nếu một đối một, ta và Chu sư muội cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ chúng ta liên thủ, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?"

"Ngươi không bảo vệ được Bùi Lăng!"

Nghe đến đây, Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh thành tiếng, lấy nàng làm trung tâm, xung quanh lập tức ảm đạm.

Hàn ý lạnh thấu xương nhanh chóng lan tràn, trong lúc hình bóng lay động có vô số đôi mắt màu mực hiện ra giữa hư không, ngước mắt nhìn ra xa lại không biết có bao nhiêu U Hồn thị nữ đột nhiên xuất hiện!

Đám thị nữ mặc váy khói chập chờn, bàn tay nhỏ gầy, chen chúc xung quanh Lệ Liệp Nguyệt như chúng tinh củng nguyệt.

Bộ váy màu đen của Lệ Liệp Nguyệt đón gió bay múa phần phật như hòa làm một thể với hắc vụ mà váy khói phiêu tán ra, khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử, da trắng tóc đen, cả người như Ưu Đàm Bà La trong bóng tối u ám.

Nàng nhấc Độ Kiếp Trần Hồn Linh lên, tiếng chuông giòn giã lạnh lẽo, mỉm cười nói, "Hai người các ngươi liên thủ thì thôi, không cần nói nhảm nhiều như vậy!"

Một tháng sau, cuối cùng Lộc Tuyền thành đã ở ngay trước mắt.

Bùi Hồng Niên nhìn thành trì phía xa dần trở nên to lớn trước mắt, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Dọc theo con đường này, Bùi Lăng không tu luyện cũng là luyện đan.

Hai người cũng không nói được mấy câu.

Hắn ta rơi vào đường cùng, cũng tu luyện mấy lần nhưng không có Thối Cốt Đan phụ trợ thật sự quá đau khổ. Lại không nỡ sử dụng Thối Cốt Đan.

Đến mức sau đó chỉ có thể chuyên tâm vẽ phù lục, dùng để giết thời gian.

Cuối cùng cũng đến nơi!

Ngay lúc hắn ta không kịp chờ đợi muốn gặp người trong nhà, đã thấy Huyết Khôi Kiệu chậm rãi hạ xuống ở ngoài thành.

"Bùi Lăng, Lộc Tuyền thành là địa bàn của Bùi gia ta." Thấy thế, Bùi Hồng Niên vội vàng nhắc nhở, "Chúng ta có thể bay thẳng vào."

Bùi Lăng lắc đầu không nói chuyện, lại mở ra một cái túi Dưỡng Hồn, triệu hồi ra vài oán nữ Luyện Khí tầng bốn, tầng năm, sau đó thi triển Ngự Quỷ thuật, điều khiển những oán nữ này vào thành dò đường.

Nửa ngày sau, tất cả oán nữ đều an toàn trở về, cũng không phát hiện trong thành có điều gì khác thường, lúc này Bùi Lăng mới khẽ gật đầu, nói: "Được rồi, chúng ta vào thành."

Nói xong hắn rời khỏi Huyết Khôi Kiệu trước.

Bùi Hồng Niên không hiểu ra sao, vừa đuổi theo vừa nói: "Sao thế?"

Bùi Lăng thuận miệng nói: "Thử thuật pháp vừa học một chút."

Nhưng trong lòng thầm nghĩ, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Hiện tại toàn bộ Thánh tông đều biết hắn có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, cho nên dù hắn làm bất cứ chuyện gì, đến bất kỳ đâu đều phải chú ý cẩn thận!

Đương nhiên, hiện tại hắn có Lệ sư tỷ che chở, lại vừa đoạt giải nhất thi đấu trở thành thiên kiêu mới, ít nhất khi đi ra ngoài sẽ không có ai dám có ý đồ với hắn.

Vừa rồi làm như thế, chỉ đơn thuần đề phòng chuyện chẳng may.

Hơn nữa, nếu mình đoán không lầm... Chắc Hiểu Nghê đang núp trong bóng tối bảo vệ mình.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thu hồi Huyết Khôi Kiệu, nhanh chân đi vào Lộc Tuyền thành.

Chương 392: Nghị hội gia tộc (2)

Lộc Tuyền thành là thành trì nhỏ ở một nơi hẻo lánh hoang vắng dưới trướng Trọng Minh tông, đừng nói so với trong tông muôn hình vạn trạng, dù so với Loa Sơn thành cũng nhỏ hơn một vòng lớn.

Thế nhưng, về phương diện số người lại không thua bao nhiêu.

Dù sao nơi đây rất ít tu sĩ, lại có rất nhiều phàm nhân.

Cho nên vào lúc ban ngày, trong thành có rất nhiều người qua lại vô cùng náo nhiệt.

Bùi gia chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến ở Trọng Minh tông, nhưng lại là vua không ngai ở Lộc Tuyền thành.

Hai người vừa tới cửa thành, binh lính thủ thành đã nhận ra tử đệ Bùi thị, trong đó Bùi Hồng Niên còn có thân phận tông tử, liền cung kính để bọn họ chen ngang vào thành, sau đó bẩm báo lên trên.

Sau khi vào thành, đám người trên đường phố cũng rối rít nhường đường.

Mấy người to gan còn muốn tiến lên nịnh nọt, nhưng đều bị Bùi Hồng Niên không chút khách sáo quát lui.

Vào lúc này, Bùi phủ.

Gia chủ Bùi gia hớn hở ngồi ở chủ vị chính đường, một đám bô lão Bùi gia ngồi hai bên trái phải, phần lớn đều là khí tức Luyện Khí tầng sáu.

Ngoại trừ gia chủ Bùi Tuyên, không có một ai có tu vi đạt tới Luyện Khí hậu kỳ.

"Tính toán thời gian, Bùi Lăng sẽ đến trong vòng hai ngày nay." Bùi Tuyên nhìn quanh một vòng, nói.

Bùi gia cách Trọng Minh tông quá xa, mấy ngày nay hắn ta vừa nhận được tin tức tốt bằng trời, Bùi Lăng đã đoạt được hạng nhất ở Thi Đấu Ngoại Môn.

Bùi Lăng là tông tử Bùi gia, hắn đoạt giải nhất thi đấu, địa vị và tiền đồ của cả Bùi gia đều là nước lên thì thuyền lên.

Cho nên, tâm trạng Bùi Tuyên rất tốt.

"Gia chủ, trước kia Bùi Lăng này vẫn không được trong nhà coi trọng, có khi nào trong lòng vẫn oán trách chúng ta không?" Vào lúc này, một gia lão cau mày hơi lo lắng hỏi.

"Người đối xử không tốt với hắn là kế mẫu của hắn, không phải toàn bộ Bùi gia chúng ta!" Nghe vậy, một tên gia lão khác lập tức nói, "Hắn là con cháu nhánh bên, tất cả đãi ngộ của hắn chưa từng thiếu một thứ gì. Chỉ là đồ vật đều bị kế mẫu của hắn cắt xén, cầm đi bổ sung cho nhi tử Bùi Đồ."

"Hiện tại chúng ta đã xử trí kế mẫu của hắn và Bùi Đồ, hắn còn muốn thế nào?"

"Không sai! Dù nói thế nào, trên người hắn chảy dòng máu Bùi gia chúng ta, không có Bùi gia chúng ta dưỡng dục mười tám năm, không có chúng ta truyền thụ 【 Đoán Cốt quyết 】 dẫn hắn nhập đạo, hắn có thể dễ dàng bái nhập Thánh tông như vậy sao? Làm người phải hiểu có ơn tất báo!"

"Chắc hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn được ban thưởng không ít Thối Cốt Đan? Có đủ Thối Cốt Đan, có lẽ đám người Luyện Khí tầng sáu chúng ta cũng có thể tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá Luyện Khí hậu kỳ! Đến lúc đó, gia tộc cường đại cũng có chỗ tốt cho Bùi Lăng."

"Thối Cốt Đan? Ha ha! Ngươi quá coi thường phần thưởng của Thánh tông với Thi Đấu Ngoại Môn. Dù sao trước kia lão phu cũng từng ở ngoại môn, Thối Cốt Đan chỉ là thứ không đáng giá ở Thánh tông! Biết đâu phần thưởng hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn sẽ có Trúc Cơ Đan và thiên tài địa bảo!"

"Trúc Cơ Đan?! Ha ha ha ha... Xem ra Bùi gia chúng ta sẽ quật khởi!"

"Bùi gia chúng ta nuôi dưỡng Bùi Lăng nhiều năm, chờ sau khi hắn trở về, nhất định phải bắt hắn nộp lại tất cả phần thưởng Thi Đấu Ngoại Môn! Cống hiến cho gia tộc là trách nhiệm của mỗi tông tử Bùi gia..."

"Như vậy có khiến hắn sinh lòng oán hận với chúng ta, về sau không quay về nữa?"

"Yên tâm! Hắn vừa lấy được hạng nhất thi đấu, đang là lúc vô cùng vẻ vang. Hồng Niên vừa gọi một câu, hắn đã trở về. Có thể thấy trong lòng người này vẫn có tình cảm. Hơn nữa, chúng ta không nhắc tới, hắn tùy tiện lấy chút đồ đuổi chúng ta đi, sau này gia tộc phát triển không nổi luôn tìm hắn đòi tiền lại không thể giúp được cái gì, như thế mới khiến oán hận chất chứa sâu đậm."

"Còn không bằng nhân cơ hội lần này, lấy hết phần thưởng Thi Đấu Ngoại Môn ra. Như vậy có thể giúp gia tộc cường đại, chúng ta nâng cao tu vi, sau này cũng có thể làm việc cho hắn. Đều là người thân, chỉ cần qua một thời gian dài oán hận của hắn sẽ phai nhạt đi, không phải vẫn là người một nhà à?"

"Dù hắn vẫn canh cánh trong lòng, từ đây không liên lạc với trong nhà, sau khi chúng ta cường đại không cần thiết dựa vào hắn. Như thế cũng không phí công nuôi hắn."

Nghe đám gia lão liên tục bàn tán, Bùi Tuyên khẽ gật đầu.

Mục đích khi bọn họ để Bùi Hồng Niên truyền lời mời Bùi Lăng trở về, là nghe nói đứa tông tử không được coi trọng này lại thông qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông.

Phải biết rằng, Bùi gia bớt ăn bớt mặc đưa Bùi Hồng Niên vào Trọng Minh tông nhiều năm, đến nay vẫn chưa kiếm được gì ở Thánh tông.

Bùi Lăng lại trở thành niềm vui ngoài ý muốn.

Cho nên Bùi gia xử lý mẫu tử Bùi Đồ ngay trong đêm, về sau khua chiêng gõ trống thảo luận nên dùng tình cảm lung lạc Bùi Lăng như thế nào.

Dù sao với sự hiểu biết của bọn họ với Thánh tông, đã có thể thông qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn, cũng có thể giúp đỡ Lộc Tuyền thành kết nối tuyến đường buôn bán với vài toà thành gần nhất!

Cứ thế, Bùi gia có thể tạo ra thương đội của mình, thông thương với bên ngoài, không cần bị thương đội đi ngang qua bóc lột nữa.

Chương 393: Đợi đã lâu (1)

Sau đó bọn họ còn nghiêm túc suy tính lợi nhuận thương đội, phải làm thế nào để bồi dưỡng hai tông tử kiệt xuất trong tộc là Bùi Hồng Niên và Bùi Lăng này.

Nhưng tiếp theo, bọn họ lại nhận được tin tức đối phương thông qua tuyển chọn Nam Vực, đoạt giải nhất Thi Đấu Ngoại Môn, sau khi toàn bộ Bùi gia mừng rỡ như điên, đều dần thay đổi.

Phần thưởng hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông luôn rất phong phú, đã đủ để một gia tộc nhỏ một phát bay lên trời, trực tiếp tăng thực lực cả gia tộc lên mấy cấp độ!

Đã có rất nhiều ví dụ như vậy xảy ra ở Thánh tông!

Ví dụ như bây giờ ở ngoại môn Thánh tông đang có mấy gia tộc cường thế, Kim gia, Thiệu nhà, Lỗ gia, Công Trị gia... Đều vì tổ tiên có một vị lão tổ lọt vào mười vị trí đầu của Thi Đấu Ngoại Môn, từ đó nhanh chóng đứng vững ở ngoại môn Thánh tông.

Đây chỉ là mười vị trí đầu mà thôi!

Bùi Lăng lại giành được hạng nhất!

Bởi vậy, bao gồm cả gia chủ đều đang chờ đợi Bùi Lăng về tộc, mục đích đã từ liên lạc tình cảm lúc ban đầu, biến thành phải lấy được phần thưởng Thi Đấu Ngoại Môn của đối phương!

Lúc này, Bùi Tuyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, sao gần đây trong nhà lại có mười hạ nhân bị mất tích, đã điều tra rõ ràng là chuyện gì chưa?"

Gia lão phụ trách vội vàng nói: "Vẫn chưa, nhưng ta đã mua một nhóm hạ nhân mới bổ sung, đều là một vài phàm nhân, cho dù chết cũng không có gì."

Bùi Tuyên đang muốn nói chuyện, một tông tử Bùi gia đã đi vào bẩm báo: "Gia chủ, chư vị gia lão, tông tử và Bùi Lăng đường ca đã vào thành, sắp vào phủ."

Mọi người lập tức vui mừng, Bùi Tuyên phân phó: "Lập tức chuẩn bị yến tiệc!"

...

Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên đều là tu sĩ, Ngọc Tuyết Chiếu còn là yêu thú Trúc Cơ kỳ, bước chân đều cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua hơn phân nửa Lộc Tuyền thành, đến cổng Bùi phủ.

Lúc này, Bùi Tuyên đã dẫn theo rất nhiều gia lão ra đón.

"Bùi Lăng, Hồng Niên, cuối cùng các ngươi đã trở về!" Bùi Tuyên tươi cười, đôi mắt nhìn Ngọc Tuyết Chiếu nhắm mắt theo đuôi Bùi Lăng, nhận ra là yêu sủng cũng không khỏi giật mình!

Trong lòng hắn ta lập tức khẽ động, không biết tu vi của yêu sủng này như thế nào, chút nữa có thể đòi Bùi Lăng đưa cho hay không.

Nếu tu vi không tệ, vậy không cần mình lấy được tài nguyên sau khi Bùi Lăng đoạt giải nhất thi đấu, đã có thể lập tức tổ chức thương đội, để yêu sủng này đi theo hộ tống, sau này có thể bắt đầu kiếm linh thạch!

"Phụ thân!" Bùi Hồng Niên thấy Bùi Tuyên, vui vẻ gọi.

"Gia chủ." Bùi Lăng hơi thi lễ một cái.

"Tốt tốt tốt, hơn nửa năm không gặp, tu vi của các ngươi đều tinh tiến hơn nhiều, đúng là kỳ lân nhi của Bùi gia ta!" Bùi Tuyên cười ha ha, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người hai hậu bối, hơi lo nghĩ.

Tu vi của Bùi Hồng Niên thật sự tăng lên không ít, có lẽ không bao lâu nữa có thể tiến vào Luyện Khí tầng năm.

Nhưng Bùi Lăng... Hắn ta căn bản không cảm ứng ra tu vi gì!

Thế nhưng, điều này không quan trọng, dù sao thi đấu đã kết thúc, có thể lấy được hạng nhất là chuyện tốt.

Nghĩ tới đây, Bùi Tuyên xoay người, tự dẫn hai người vào phủ, "Trong nhà đã chờ các ngươi rất lâu, nào, nhanh vào đi."

Đương nhiên Bùi Lăng, Bùi Hồng Niên không xa lạ gì với Bùi phủ, nhưng lúc này cả tòa phủ đệ trước mặt đã được quét dọn sạch sẽ, giăng đèn kết hoa, màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên.

Tất cả hạ nhân đều đổi quần áo mới tinh, ăn mặc gọn gàng quỳ ở hai bên đường cung nghênh. Trong đó mấy nha hoàn khá xinh đẹp còn đặc biệt chọn quần áo và trang sức đẹp nhất của mình, ánh mắt như làn thu thủy dập dờn, muốn từ chối còn ra vẻ mời chào.

Hiển nhiên tình cảnh này đặc biệt chuẩn bị cho Bùi Lăng.

Dù sao trong những năm Bùi Hồng Niên nhập tông, thỉnh thoảng lại về nhà thăm người thân, chưa từng long trọng như vậy.

Điều này khiến Bùi Hồng Niên không nhịn được tỏ ra hâm mộ, chỉ là nghĩ đến sự chênh lệch giữa mình và Bùi Lăng, không khỏi âm thầm thở dài.

Có lẽ cả đời này hắn ta cũng không thể đoạt giải nhất Thi Đấu Ngoại Môn mang đến vinh dự cho gia tộc.

Trong lúc trò chuyện, một đoàn người đã đến phòng khách bày yến tiệc.

Đây luôn là nơi Bùi gia dùng để chiêu đãi vị khách quý giá nhất.

Mặc dù trước kia Bùi Lăng cũng đã tới, nhưng đều ngồi ở vị trí thấp nhất, hôm nay là lần đầu được vây quanh ngồi xuống bàn chính, do đám người Bùi Tuyên tiếp đón.

Trên bàn của hắn, đã có rất nhiều tộc nhân ngồi vào vị trí.

Trong đó không thiếu mấy đường huynh đệ khá thân với Bùi Lăng.

Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người sáng rực, không chớp lấy một cái cứ nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

"Bùi Lăng, chúng ta đã nhận được tin tức, ngươi đã giành được hạng nhất trong Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông, làm vẻ vang, rạng danh Bùi gia ta!" Sau khi ngồi xuống, còn chưa mở tiệc, Bùi Tuyên đã tươi cười nói, "Hoàn toàn xứng đáng là kỳ lân tử của Bùi gia ta!"

Bùi Lăng chưa mở miệng, một gia lão đã không kịp chờ đợi nói: "Bùi Lăng, ngươi được như ngày hôm nay, đều vì lớn lên trong Bùi gia ta, sinh ra không cần quan tâm củi gạo dầu muối, còn nhỏ đã được truyền thụ 【 Đoán Cốt quyết 】 nhập đạo. Bùi gia không đối xử tệ với ngươi, lần này người đạt được hạng nhất cũng không thể quên gia tộc!"

Chương 394: Đợi đã lâu (2)

"Không sai, Bùi Lăng, ngươi cũng biết Thánh tông thẩm tra đệ tử nghiêm ngặt đến mức nào rồi chứ? Ngươi có thể tuỳ tiện nhập tông, vì ngươi là tông tử Bùi gia ta, thân thế trong sạch. Nói cách khác, không có Bùi gia ta, ngươi còn không có cả cơ hội nhập tông, càng không nói đến tham gia Thi Đấu Ngoại Môn đoạt giải nhất?"

"Bùi Lăng, ngươi xem những huynh đệ tỷ muội này của ngươi đi, ngươi đoạt được giải nhất trong thi đấu Thánh tông vô cùng vẻ vang, nhưng các huynh đệ tỷ muội cùng lớn lên, có cùng huyết mạch với ngươi, vẫn còn ở lại trong Lộc Tuyền thành này, trải qua cuộc sống còn không có cả Thối Cốt Đan, ngươi nỡ lòng nào?"

"Ôi, không nên nói Bùi Lăng như vậy, ta tin tưởng hắn là hài tử ngoan, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc gia tộc tiếp tục sa sút, nhất định sẽ lấy ra tất cả phần thưởng Thi Đấu Ngoại Môn, giúp chấn hưng gia tộc, bước lên một tầm cao mới. Dù sao gia tộc cường đại cũng là chuyện tốt với hắn."

"Bùi Lăng, yêu sủng này của ngươi có tu vi gì? Ngươi cũng biết trong nhà muốn tổ chức thương đội lâu rồi, chỉ là ven đường có yêu thú tàn phá bừa bãi, chỉ dựa vào hộ vệ Bùi gia ta, căn bản không đủ để hộ tống thương đội bình an ra vào. Nếu yêu sủng này có tu vi Khai Tuệ hậu kỳ, đợi chút nữa hãy giao nó cho gia lão phụ trách quản lý việc buôn bán trong gia tộc đi, trong nhà sẽ không quên sự cống hiến của ngươi."

Vốn Bùi Lăng cũng không quá quen thuộc với Bùi gia, lúc này nghe đám gia chủ gia lão nói đủ lý do, không khỏi sợ ngây người!

Hắn có thể bái nhập Trọng Minh tông, đâu có chút quan hệ nào với Bùi gia?

Về phần các huynh đệ khác tỷ muội không có Thối Cốt Đan giúp đỡ tu luyện, lúc hắn ở Bùi gia, còn chưa từng thấy Thối Cốt Đan có hình dạng như thế nào!

Nếu Bùi gia chỉ muốn chút Thối Cốt Đan, Chủng Ngọc Đan, Trúc Cơ Đan đủ loại, dù sao trong tay Bùi Lăng còn nhiều, rất nhiều, cũng không quan trọng.

Nhưng muốn toàn bộ phần thưởng hạng nhất của hắn?

Đang coi hắn là gốc cây rụng tiền miễn phí sao?!

Không đợi hắn lên tiếng, Bùi Hồng Niên ngồi bên cạnh đã không nhịn được, mở miệng: "Cha, mấy vị thúc bá, lần này Bùi Lăng lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn đều dựa vào thực lực của hắn, cũng không nợ Bùi gia ta cái gì..."

"Hồng Niên!" Không đợi hắn ta nói xong, Bùi Tuyên đã sầm mặt quát lớn, "Ngậm miệng! Đây là việc lớn liên quan đến tương lai gia tộc, không đến lượt ngươi nói chen vào!"

"Nghe phụ thân ngươi đi." Một gia lão cũng tỏ vẻ không vui, "Phụ thân ngươi cũng muốn tốt cho ngươi và gia tộc."

Bọn họ đang muốn tiếp tục thuyết phục Bùi Lăng, lúc này một hạ nhân bưng rượu lên.

Bùi Lăng đột nhiên nhìn tên hạ nhân kia, khí tức người này không thích hợp!

Thấy thế, gia lão vừa trách mắng Bùi Hồng Niên thuận miệng giải thích: "Gần đây trong nhà có rất nhiều hạ nhân nhiễm bệnh bị trục xuất, không đủ người dùng, đây là hạ nhân vừa mua vào."

Bùi Lăng nhíu mày, trong lòng nghi ngờ, sau đó tên hạ nhân thứ hai, thứ ba lần lượt bưng thức ăn lên... Tất cả mười tên hạ nhân, mỗi người đều khí tức kéo dài, ngay cả hắn cũng không nhìn ra sâu cạn.

Hắn đột nhiên nhận ra không thích hợp, vào lúc này, Ngọc Tuyết Chiếu khinh thường truyền âm nói: "Cẩu... Chủ nhân, gia tộc này của ngươi thật yếu, chỉ có mười tu sĩ Trúc Cơ."

Cái gì?!

Mười vị Trúc Cơ!

Bùi Lăng lập tức nắm chặt chuôi đao, trên người phun trào khí tức huyết sát.

Thấy Bùi Lăng một lời không hợp đã muốn ra tay, đám người Bùi Tuyên thay đổi sắc mặt, một gia lão tính tình nóng nảy lập tức vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: "Bùi Lăng! Gia tộc sinh ngươi nuôi ngươi dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với chúng ta sao..."

Vù!

Ngay sau đó, một tia ô quang xuyên thủng ngực tên gia lão kia ngay tại chỗ, dư thế không giảm bắn về phía mi tâm Bùi Lăng!

Keng!

Bùi Lăng chém xuống một đao, ô quang vỡ nát, dư chấn đao khí chém cái bàn này thành hai khúc, đám người Bùi Tuyên ngồi cùng bàn đều bị đánh bay ra ngoài, chỉ có Bùi Hồng Niên ngồi gần hắn nhất không chịu ảnh hưởng.

Động tác nhanh nhẹn diễn ra quá đột ngột, đám người Bùi gia căn bản chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Vào lúc này, tên "hạ nhân" vừa ra tay xoay cổ, lộ ra nụ cười dữ tợn: "Đao pháp tốt! Đúng là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông. Thế nhưng, đám người chúng ta đã chờ ngươi ở Bùi gia mấy ngày, hiện tại nơi đây đã bày thiên la địa võng, mặc kệ ngươi có đao trấn trăm phong ngoại môn Trọng Minh tông, từ khi bước vào Bùi phủ đã là chắp cánh khó thoát!"

"Giao ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, tha cho ngươi khỏi chết!"

"Người một mạch Chiêu Xuyên?" Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao lạnh lùng hỏi.

Đối đầu chính diện với mười vị tu sĩ Trúc Cơ, mình tuyệt đối không có phần thắng, nhưng đây chỉ là kẻ địch chưa xuất hiện, còn chưa biết bên ngoài có người khác mai phục hay không.

Vì đề phòng chuyện chẳng may, trước khi hắn vào thành còn cố ý dùng oán nữ thăm dò đường, nhưng những người này che giấu quá tốt, không chỉ Bùi gia không hề phát giác, ngay cả oán nữ mà hắn phái đi trước dò đường đều không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường.

Mười tên Trúc Cơ này thật sự mưu đồ đã lâu!

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng dần cảm thấy không ổn, sao Hiểu Nghê còn chưa ra tay?

Chương 395: m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận

Là không cùng tới, hay bị việc khác làm chậm trễ?

"Một mạch Chiêu Xuyên? Hắc hắc." Người kia cười lạnh mấy tiếng, từ chối cho ý kiến, đột nhiên vồ một trảo về phía Bùi Lăng!

Trong tầm mắt, Bùi Lăng như bị dọa sợ không hề nhúc nhích, thấy mình sắp thành công, một đồng bạn bên cạnh đột nhiên đè bả vai hắn ta lại, một tay hắn ta kéo ra.

Xoạt!

Cửu Phách Đao lướt qua yết hầu tên tu sĩ Trúc Cơ này, chỉ thiếu một chút là có thể chém đầu hắn ta xuống!

Tên tu sĩ Trúc Cơ này lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, huyễn thuật thật là đáng sợ! Vô ảnh vô hình, hắn ta là một tu sĩ Trúc Cơ, lại vô thức trúng chiêu!

Lúc này hắn ta mới chú ý tới Ngọc Tuyết Chiếu đứng bên cạnh Bùi Lăng, con ngươi co rụt lại, trầm giọng quát: "Tuyết Hồ tộc Thanh Yếu sơn... Cẩn thận huyễn thuật của nó!"

Đồng bạn của hắn ta cười lạnh: "Không sao cả! Hồ Yêu kia có mạnh hơn, cũng chỉ là một yêu thú Trúc Cơ tiền kỳ còn nhỏ, không thể kéo tất cả chúng ta cùng vào huyễn cảnh. Chỉ cần có một người tỉnh táo, huyễn thuật của nó vô dụng với chúng ta."

"Bùi Lăng, xem ra ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Ngươi không muốn nói ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, vậy chúng ta sẽ bắt giữ ngươi, trực tiếp sưu hồn!"

Nói xong, mười tên tu sĩ Trúc Cơ cùng ra tay, mấy chục đạo pháp thuật đột nhiên đánh về phía Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu!

Bùi Lăng không chút do dự, một phát túm lấy Bùi Hồng Niên, trực tiếp thi triển Huyết Quỷ độn pháp lao đến vách tường sau lưng, Ngọc Tuyết Chiếu theo sát phía sau.

Oanh!

Vách tường lập tức bị đánh ra một cái động lớn, hai người một hồ đã trốn khỏi phòng khách bày yến.

Thấy thế, mười người cười lạnh một tiếng, lại không hề bối rối chút nào, người cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì tuổi tác già nua nên mí mắt hơi rũ xuống, hai con ngươi lại trong vắt, lạnh lùng mở miệng, giọng nói chấn động bốn phía: "Bùi Lăng, ngươi không chạy được! Trận pháp đã được khởi động từ lúc ngươi bước vào trong phủ, ngươi không ra được! Hơn nữa..."

Hắn ta đưa tay túm lấy một lão đầu, cười gằn, "Ta cho ngươi thời gian mười tức, nếu không ra, ta sẽ giết sạch người thân cùng huyết mạch với ngươi!"

Còn chưa nói dứt lời, gia lão kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm đau khổ, toàn bộ đầu nổ ra, chết thảm ngay tại chỗ.

Vốn một đám tộc nhân Bùi thị ngồi trong sảnh đã bị tình cảnh này dọa sợ ngây người, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Tu sĩ Trúc Cơ cầm đầu lau máu tanh đầy tay, cũng không ngẩng đầu lên, "Kêu to hơn một chút! Nếu ai kêu quá nhỏ, ta sẽ giải quyết người đó!"

...

Xông ra khỏi phòng khách, Bùi Lăng lập tức dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu lao về phía Nguyên Mỗ sơn.

Đến lúc này Hiểu Nghê vẫn chưa xuất hiện, hơn phân nửa đã bị chặn đường, rất có thể đây là kế hoạch của vị Chu chân truyền kia!

Viện quân không xuất hiện như trong dự đoán, bây giờ hắn chỉ có thể đối mặt với nguy cơ một mình.

Đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến giọng nói: "Bùi Lăng, ngươi không chạy được! Trận pháp đã được khởi động từ lúc ngươi bước vào trong phủ, ngươi không ra được!"

"Ta cho ngươi thời gian mười tức, nếu không ra, ta sẽ giết sạch người thân cùng huyết mạch với ngươi!"

Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một vị gia lão.

Nhưng tốc độ bỏ chạy của Bùi Lăng không có chút biến hóa nào, người thân cùng huyết mạch? Có lẽ đối phương có sự hiểu lầm gì đó với cụm từ "người thân cùng huyết mạch" này.

"Bùi Hồng Niên, mục tiêu của bọn họ là ta, ngươi và ta tách ra trốn! Ta đi Nguyên Mỗ sơn, ngươi trốn về phía Trọng Minh tông, nếu gặp Hiểu Nghê hoặc Vụ Liễu, lập tức nói cho các nàng biết tung tích của ta, ngươi và ta đều không được có việc gì!" Bùi Lăng lập tức nói với Bùi Hồng Niên.

Tận đến giờ phút này, cuối cùng Bùi Hồng Niên kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, cả người hắn ta đều đang run rẩy, nghe Bùi Lăng nói vậy cứ như tìm được chỗ dựa đáng tin, vội vàng không ngừng gật đầu: "Được, được..."

Bùi Lăng dùng một tay ném Bùi Hồng Niên về một phương hướng, bản thân tiếp tục chạy trốn về phía Nguyên Mỗ sơn.

Sau khi rơi xuống đất, trong lòng Bùi Hồng Niên bối rối lại không dám dừng bước một chút nào, vội vàng bỏ chạy về phía hậu viện Bùi phủ...

Sau khi đưa Bùi Hồng Niên đi, Bùi Lăng lập tức truyền âm hỏi Ngọc Tuyết Chiếu: "Ngươi có thể cảm ứng được xung quanh còn có tu sĩ khác không?"

"Chỉ mười người kia!" Ngọc Tuyết Chiếu trả lời rất chắc chắn, "Trừ khi tu vi cao hơn ta một đại cảnh giới, nếu không trốn không thoát cảm giác của ta."

Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự có Kết Đan kỳ ra tay, vừa rồi đã trực tiếp bắt được hắn, đâu cần dùng mười tên Trúc Cơ kia để kéo dài thời gian?

Hắn vừa chạy vừa nhanh chóng suy nghĩ: "Bảy tên Trúc Cơ tiền kỳ, ba tên Trúc Cơ trung kỳ..."

"Đối đầu chính diện, ta và Ngọc Tuyết Chiếu cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn họ."

"Thế nhưng, chỉ cần chạy đến Nguyên Mỗ sơn lợi dụng ưu thế địa hình khiến bọn họ phân tán ra, phối hợp với huyễn thuật của Ngọc Tuyết Chiếu, sẽ có cơ hội đánh tan từng người trong số bọn họ!"

Còn chưa suy nghĩ xong, Bùi Lăng đã lao đến gần tường ngoài Bùi gia, vừa muốn xông ra ngoài phủ, phía trước đột nhiên dâng lên một tường khí màu gỉ sét!

Chương 396: Bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ! (1)

Con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, Huyết Quỷ độn pháp lập tức thay đổi phương hướng muốn vòng qua tường khí, nhưng ngay sau đó tường khí kéo dài vô hạn ra xung quanh, chỉ chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Bùi phủ.

Nhìn từ bên ngoài lại như một cái chén lớn màu gỉ sét úp ngược xuống, bao phủ toàn bộ Bùi gia!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lập tức cầm đao chém về phía tường khí phía trước.

Keng!

Đao khí đánh trúng tường khí tạo ra một trận gợn sóng, nhưng tường khí lại không hề có dấu hiệu bị phá vỡ!

"Cẩu chủ nhân, đây là Trúc Cơ đại trận, ngươi không phá nổi!" Ngọc Tuyết Chiếu giòn giã nói, quanh người xuất hiện ba đạo Hồ hỏa, sau đó Hồ hỏa đột nhiên đánh về phía tường khí.

Oanh!!!

Tường khí rung lên dữ dội, sau đó nhanh chóng ổn định lại, không thấy một chút vết rạn nào.

Bùi Lăng đang muốn tiếp tục xuất đao, sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng sát ý mãnh liệt, hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ áo bào xanh đã đuổi tới phía sau bọn họ, đánh một chưởng về phía bọn họ!

Chưởng phong chưa đến, xung quanh đã trở nên lạnh lẽo!

Mặt đất nhanh chóng xuất hiện lớp băng mỏng, giữa hư không vang lên tiếng nỉ non khó mà nghe rõ, mang theo sự hấp dẫn kỳ lạ khiến người ta không nhịn được lắng nghe.

Đây là một kích của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, Bùi Lăng không dám đón đỡ, lập tức vận chuyển Huyết Quỷ độn pháp tránh sang bên cạnh.

Chỉ là, trong mắt tu sĩ Luyện Khí kỳ, Huyết Quỷ độn pháp Luyện Khí tầng chín tới lui như điện theo không kịp, nhưng trong trận toàn là tu sĩ Trúc Cơ, hơn nữa không phải loại vừa Trúc Cơ, trên danh nghĩa đã Trúc Cơ nhưng chưa nắm giữ thuật pháp pháp khí Trúc Cơ kỳ.

Thực lực của mỗi người bọn họ đều cao hơn Lư Huyền trong trận tranh đấu ở Kính Trung Thiên trước đó! Dù tốc độ của Bùi Lăng có nhanh, nhưng trong mắt mười người này vẫn chưa đến trình độ khó giải quyết.

Rầm rầm rầm...

Ngay sau đó, tu sĩ áo bào xanh liên tiếp đánh ra gần trăm đạo chưởng, trong lúc hàn khí bốc hơi, tiếng nguyền rủa như nước thủy triều, trong nháy mắt bao phủ tất cả đường lui của Bùi Lăng!

Đất bằng như nổi lên một luồng gió lốc cỡ nhỏ, vốn xung quanh là tường viện hoa thụ khá lịch sự tao nhã, trong khoảnh khắc đã hóa thành đổ nát thê lương, tất cả hủy mộc chết cóng tại chỗ.

Chỉ lại, bụi mù tán đi, Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu lại biến mất không thấy tăm hơi.

Tu sĩ áo bào xanh khẽ nhíu mày, nói với đồng bạn nghe được động tĩnh vừa chạy đến: "Huyễn thuật của con Hồ Yêu kia hơi rắc rối!"

Đồng bạn hừ cười một tiếng: "Không sao! m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận đã mở ra, hiện tại bắt rùa trong hũ, hắn phản kháng thế nào cũng chỉ là vùng vẫy giãy chết!"

"Không sai! Đuổi theo!"

"Khụ khụ khụ..." Sau khi chạy ra một quãng, Bùi Lăng lập tức ho khan một trận, phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Tuy vừa rồi có huyễn thuật của Ngọc Tuyết Chiếu che giấu, nhưng thực lực của đối thủ quá mạnh, chưởng ảnh đã bao trùm đầy trời, cho dù là Huyết Quỷ độn pháp cũng không thể tránh thoát!

"Cẩu, Cẩu chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Ngọc Tuyết Chiếu lo lắng hỏi, nó vừa dùng huyễn thuật che giấu tung tích, vừa cố gắng đè nén cảm giác bực bội khó hiểu trong lòng.

Bùi Lăng nuốt một viên đan dược chữa thương, miễn cưỡng kiềm chế thương thế, thấy nơi đây là Bích Ngô viện, xung quanh không có một ai, kẻ địch chưa đuổi kịp, lập tức nói: "Hộ pháp cho ta!"

Nói xong, Bùi Lăng trực tiếp lấy ra bảy vị hung sát chi khí, trấn mệnh hồn tuyến, hạc giấy gánh chịu chú niệm và ngọc giản đã từng ghi chép Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp.

Hiện nay hắn một thân một mình, Bùi phủ lại bị đại trận phong tỏa, khí thế của kẻ địch hung hăng, nếu đối đầu chính diện hắn và Ngọc Tuyết Chiếu có giãy giụa thế nào đi nữa cũng không làm được chuyện gì; chia ra đánh tan, mặc dù Bùi phủ rộng rãi nhưng vẫn chưa lớn đến mức khiến mười tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ làm thế nào cũng không thể hội tụ vào một chỗ.

Bây giờ hắn chỉ có hai phương pháp phá vỡ tình hình, một là uỷ thác tu luyện một môn công pháp không có tài nguyên trên người, lợi dụng hệ thống chạy khỏi đại trận.

Lúc trước hắn đã từng dùng phương pháp kia rất nhiều lần, trên cơ bản hiện tại chưa từng gặp đại trận có thể ngăn cản hệ thống. Nhưng cân nhắc đến hệ thống thiểu năng thật sự có quá nhiều nhân tố không chắc chắn, nguy hiểm quá lớn, hoặc là trực tiếp chạy ra khỏi đại trận, hoặc là tự động đưa hàng tới cửa cho đối thủ.

Với trạng thái hiện tại của hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy!

Cách phá vỡ tình thế thứ hai là lập tức tiến hành Thiên Đạo Trúc Cơ!

Trong tranh đấu Kính Trung Thiên, hắn sử dụng Đạo Cơ Phù tạm thời có được lực lượng Địa Đạo Trúc Cơ, chỉ dùng vài đao đã có thể chém Địa Đạo Trúc Cơ Lư Huyền ở dưới đao, còn thực lực của mười người này, ngoại trừ ba vị Trúc Cơ trung kỳ kia, bảy người khác đều không mạnh hơn Lư Huyền quá nhiều.

So sánh ra, lúc trước thực lực của Hàn Tư Cổ đã nửa bước vào Thiên Đạo Trúc Cơ, còn áp đảo lúc hắn sử dụng Đạo Cơ Phù!

Đúng vậy, hắn không cần xây thành Chú Quỷ đạo cơ hoàn chỉnh, hắn chỉ cần vượt qua hai kiếp phía trước trong ba kiếp, thực lực đạt tới trình độ giống Hàn Tư Cổ, mười tên Trúc Cơ đang ở trong Bùi phủ này cũng không làm gì được hắn.

Chương 397: Bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ! (2)

Hai kiếp phía trước của Chú Quỷ đạo cơ là Tâm Ma kiếp và Bản Mệnh kiếp.

Bùi Lăng không hề lo lắng Tâm Ma kiếp, trong trạng thái uỷ thác, hệ thống trực tiếp bỏ qua.

Về phần Bản Mệnh kiếp, phải xem Cửu Phách Đao.

Lúc trước Huyết Hà kiếm của Hàn Tư Cổ đã có thể vượt qua Bản Mệnh kiếp, vật liệu Cửu Phách Đao của hắn đến từ phần thưởng hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông, Dung Linh chi vật đến từ chỗ Lệ Liệp Nguyệt, kỹ thuật là hệ thống uỷ thác tạo thành, dù dùng tài liệu hay quá trình chế tạo, đều đủ để nghiền ép Huyết Hà kiếm.

Huyết Hà kiếm có thể vượt qua, không lý nào Cửu Phách Đao không vượt qua được!

Về phần Chú Quỷ kiếp và ngoại kiếp, hiện tại hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, dù sao mạng sống quan trọng nhất.

Nghĩ đến đó, Bùi Lăng lập tức hô lên ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp Chú Quỷ đạo cơ 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện 【 Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp Chú Quỷ đạo cơ 】 cần Thất Sát chi khí, pháp khí bản mệnh, ngàn vạn độc chú, Chú Quỷ chân linh..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Thất Sát chi khí... Kiểm tra ra pháp khí bản mệnh... Kiểm tra ra ngàn vạn độc chú... Kiểm tra ra Chú Quỷ chân linh..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, hệ thống tháo phong ấn trấn mệnh hồn tuyến.

Vốn trấn mệnh hồn tuyến đang không ngừng nhúc nhích, lập tức bắt đầu nóng nảy.

Chỉ là, không đợi bọn chúng làm gì, hệ thống đã điều khiển tay Bùi Lăng nắm lấy bọn chúng, quấn trên thân đao Cửu Phách Đao, đột nhiên một đao đâm vào trái tim mình!

Đôi mắt hẹp dài quyến rũ của Ngọc Tuyết Chiếu đứng bên cạnh lập tức trợn to thành hình tròn!

Đừng nói nó, ngay cả Bùi Lăng cũng bị hành động này của hệ thống dọa giật mình.

Nhưng lưỡi đao cắm vào người, máu tươi lập tức thẩm thấu vào trấn mệnh hồn tuyến, hắn không cảm thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy tim lạnh lẽo.

Vốn trấn mệnh hồn tuyến điên cuồng vặn vẹo như muốn chạy trốn, sau khi dính máu tươi của Bùi Lăng, đột nhiên yên tĩnh lại.

Bọn chúng lập tức vứt bỏ suy nghĩ chạy đi, tranh nhau chen lấn chui vào tim Bùi Lăng.

Bùi Lăng có thể cảm giác được, những trấn mệnh hồn tuyến này như con rắn nhỏ di chuyển trong cơ thể mình.

Không có bất kỳ đau đớn khó chịu gì, chỉ có một luồng hàn ý lạnh thấu xương dần lan tràn toàn thân!

Không lâu sau, hắn đột nhiên giật mình!

Từ nơi sâu xa, dường như có thứ gì đó liên hệ cực kỳ chặt chẽ với hắn bị trấn mệnh hồn tuyến nắm chặt.

Không có ai giải thích, ngay sau đó Bùi Lăng đột nhiên tự hiểu ra đó là mệnh cách.

Đây là mệnh cách của hắn!

Vào lúc này đã trói buộc với trấn mệnh hồn tuyến.

Bước tiếp theo, hệ thống mở ra cái mâm tím đang đặt đầy hạc giấy.

Trong chớp mắt trận pháp phong tồn mâm bị mở ra, rất nhiều hạc giấy bay lên trước mặt Bùi Lăng, trong chớp mắt gần như che đậy mặt trời!

Vốn lúc những hạc giấy này đặt trong mâm đã bị trận pháp áp chế, thoát nhìn chỉ là hàng thủ công bình thường của hài đồng, dù dính rất nhiều vết máu cũng chỉ trông quỷ dị, dường như vô hại.

Nhưng lúc này không có trận pháp cách ly và áp chế, hạc giấy gánh chịu chú niệm ầm vang bộc phát!

Nó vô hình vô chất, nhưng trong cảm ứng của Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu, ác niệm nguyền rủa tràn đầy cõi lòng như hồng thủy gào thét nhào về phía Bùi Lăng!

Chết chết chết chết chết chết...

Trước mắt Bùi Lăng lập tức hiện ra vô số cảnh tượng cực kỳ bi thảm.

Có cặp đôi thiếu niên bị người nhà chia rẽ uyên ương đều treo cổ tự tử, kết thúc sinh mệnh còn bồng bột, trong tràn đầy oán giận không cam lòng, cùng với người nhà tan nát cõi lòng vô cùng hối tiếc, hỗn tạp thành nguyền rủa oán niệm mịt mù lại thuần túy không biết nhằm vào ai;

Có nữ nhân giàu có gặp người không quen, sau khi bị phụ lòng bóc lột đến tận xương tuỷ đã buồn bực mà chết, chỉ được quấn một cái chiếu rơm, vứt ở bãi tha ma, bị trùng thú cắn nuốt, căm thù đến tận xương tuỷ;

Có người vốn rất tươi sáng, hăng hái, lại vì cả nhà bị đạo phỉ làm hại trong vòng một đêm, chỉ bản thân may mắn thoát khỏi, từ đó lẻ loi đơn côi, thê thảm lang bạt khắp nơi, bởi vậy trong lòng đầy thù hận, quãng đời còn lại không như mong muốn;

Có người làm việc thiện hơn nửa đời, nhất thời hồ đồ tạo ra sai lầm nhỏ, lại vì thế mà thân bại danh liệt, ngàn người chỉ trỏ, sau khi nhục nhã, hổ thẹn, trằn trọc, hắn để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng vô cùng tức giận, trách trời bất công, thế nhân không có mắt;

Có người làm cha làm mẹ dưới gối chỉ có một đứa con, nâng niu như châu như bảo, lại hơi không cẩn thận bị người ta bắt mất, không biết tung tích. Ăn gió nằm sương liều mạng tìm kiếm bao năm, cuối cùng thấy đứa bé được chiều chuộng khi xưa đã hoàn toàn thay đổi, chân cụt tay đứt, kéo dài hơi tàn như một phế nhân. Truy hỏi rõ ràng, chỉ là năm đó cí một người đi ngang qua cửa xin nước được một bát đậu nành, hắn thấy đứa bé trắng trẻo đáng yêu, quần áo ngăn nắp đứng trong đình, bởi vậy có ý đồ xấu.

Chương 398: Thất Sát trấn mệnh (1)

Phụ mẫu đấm ngực giậm chân, dù trăm ngàn hối hận cũng không có tác dụng gì, dù đổ hết nước ba sông bốn biển cũng khó tiêu tan oán giận;

Có người tuổi tác còn trẻ hai bên tóc mai đã bạc trắng, một lòng đổ máu vì đất nước, lại vì quân thượng hoa mắt ù tai, thân kẻ nịnh thần, xa lánh hiền thần, khiến cả tộc đều bị vu oan hãm hại, nửa đời trung quân báo quốc, cả tộc bị lật đổ trong một sớm một chiều. Cho dù lòng như sắt đá, thấy phụ mẫu tóc trắng, hài tử tóc còn để chỏm đều bị kéo ra pháp trường; thê thiếp xinh đẹp, nữ nhi cảnh xuân tươi đẹp bị đưa vào giáo phường, cũng không nhịn được tâm cảnh sụp đổ, tràn đầy ác niệm;

Có ngàn vạn lê dân cả ngày vô cùng bận rộn, vất vả cần cù khổ cực chỉ muốn no bụng, nhưng chớp mắt đã cửa nát nhà tan, tai họa liên miên, cõi lòng cần cù chăm chỉ vô thức tràn đầy lệ khí!

Vô số tình cảnh người nghe đau lòng người thấy rơi lệ nhanh chóng lướt qua, dưới làn da quanh người Bùi Lăng như có con rắn mảnh nhỏ di chuyển, trong chốt lát đã phốc phốc phốc... Không ngừng vang lên tiếng trấn mệnh hồn tuyến phá cơ thể mà ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cuốn lấy tất cả hạc giấy giữa không trung!

Chú niệm trên thân hạc giấy lập tức hóa thành từng đám hỏa diễm yếu ớt lại âm u lạnh lẽo, nhanh chóng thiêu đốt hồn tuyến, chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng như ngã vào hầm băng!

Hắn cảm thấy sau khi những chú niệm này vào trong cơ thể, nhanh chóng chạy dọc theo trấn mệnh hồn tuyến, lan tràn đến mệnh cách bị trói lại.

Liên tục không ngừng có cảm giác âm u lạnh lẽo đánh tới, sinh cơ, mệnh cách của hắn như nến tàn trong gió, sẽ tắt bất cứ lúc nào!

Nhưng vào lúc này, hệ thống mở ra phong ấn của hung sát chi khí thứ nhất.

Cửu Thiên Thanh Linh sát khí!

Lấy từ trên chín tầng trời vào lúc lôi đình giao kích, tuy là sát khí, trong cuồng bạo lại hàm chứa sinh cơ.

Phần sát khí này vừa được giải phong ấn, một chùm trấn mệnh hồn tuyến lặng lẽ xoắn tới, quấn lấy sát khí cực kỳ chặt chẽ, bao thành một cái kén huyết sắc.

Chú niệm bị hung sát chi khí trấn áp, Bùi Lăng lập tức cảm thấy mệnh cách của mình ổn định một chút.

Chỉ là không lâu sau, theo chú niệm lao đến từ trong hạc giấy tăng lên, sinh cơ, mệnh cách của hắn lại bị suy yếu.

Hệ thống liên tục đánh ra pháp quyết, kén máu bao bọc Cửu Thiên Thanh Linh sát khí lập tức bắn mạnh về một phương hướng nào đó, rất nhanh rơi xuống một vị trí của Bùi phủ.

Trong chớp mắt kén máu rơi xuống, toàn bộ Bùi phủ đều hơi chấn động!

Cái chén lớn màu gỉ sét úp ngược phía trên Bùi phủ xuất hiện một lớp gợn sóng thật lâu!

Ngọc Tuyết Chiếu nhìn tình cảnh này, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối: "Nơi đó... Hình như là một trận nhãn?"

Cùng lúc đó, trong lòng Bùi Lăng có cảm giác: Hình như đạt hắn được một phần quyền khống chế đại trận đang nhốt chặt cả Bùi phủ?

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống đã mở ra hung sát chi khí thứ hai.

U Đô Huyền Minh sát khí hoàn toàn ngược lại với Cửu Thiên Thanh Linh sát khí!

Sát khí này đến từ bên bờ địa mạch trong lòng đất.

Là thứ xen lẫn với địa mạch, âm u lạnh lẽo, bình ổn lại hàm chứa sự hung ác.

Trấn mệnh hồn tuyến cũng giống vừa rồi, chẳng mấy chốc cũng quấn nó thành một cái kén máu.

Bùi Lăng cảm thấy mệnh cách của mình lại ổn định hơn nhiều.

Vào lúc này, hệ thống đã sắp xếp kén máu vào một chỗ khác ở Bùi phủ.

Cảm giác chấn động lại truyền đến, màn khí màu gỉ sét trên đỉnh đầu run rẩy dữ dội hơn!

Sau đó là hung sát chi khí thứ ba, m Dương Hòa Hợp sát khí.

Nó đến từ tình yêu hồng trần, vừa xuất hiện đã khiến tinh thần của Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu đều hơi khó chịu. Nhưng hệ thống thờ ơ, vẫn chỉ huy trấn mệnh hồn tuyến quấn nó thành kén máu, sau đó trấn vào địa mạch ngầm dưới chỗ ở Bùi Lăng.

Oanh...

Mặt đất chấn động lần thứ ba, tường khí do trận pháp hình thành cũng điên cuồng lay động lần nữa.

Mười tên tu sĩ Trúc Cơ đang tìm kiếm Bùi Lăng trong Bùi phủ hai mặt nhìn nhau, người cầm đầu không khỏi nhíu mày quát lớn: "Lão Tam, ngươi xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta đến Bùi phủ từ một tháng trước, tốn thời gian một tháng để bày trận, ngươi lại bày ra thứ đồ chơi như thế?!"

Người được gọi lão Tam là một tu sĩ thoạt nhìn khoảng năm sáu mươi tuổi, lúc này hắn ta cầm một cái trận bàn trong tay, đang loay hoay đầu đầy mồ hôi.

Nghe vậy không rảnh lau một vệt mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng nói: "Đại ca, tình huống không đúng, ta, ta đã mất đi một phần quyền khống chế trận pháp!"

"Cái gì?!" Đồng bạn của hắn ta đều giật mình, bật thốt lên, "Sao có thể chứ!"

"Ta cũng cảm thấy không thể nào!" Vẻ mặt lão Tam mơ hồ, đạo tâm cũng muốn dao động, "Bùi Lăng chưa từng nghiên cứu trận pháp, các ngươi cũng biết m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận này của ta là khốn trận thượng thừa nội môn Chư Pháp các! Bùi Lăng chỉ mới vào nội môn, e rằng ngay cả nghe cũng chưa nghe nói đến tên trận pháp này, chứ nói đến cướp đoạt quyền khống chế với ta?"

"Chủ yếu nhất là, nếu hắn hiểu rõ m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận như vậy, vì sao không rời khỏi Bùi phủ, ra khỏi trận chạy trốn?"

Chương 399: Thất Sát trấn mệnh (2)

Tu sĩ cầm đầu nhíu mày: "Ngươi bình tĩnh một chút! Bây giờ huynh đệ chúng ta đầy đủ, dù xuất hiện chút sai lầm cũng đủ để dùng thực lực cứu vãn tình hình, sợ cái gì?"

"Không sai, Tam ca, ngươi đừng hốt hoảng." Tu sĩ áo bào xanh từng đuổi kịp Bùi Lăng trước đó khẽ gật đầu, nói hùa theo, "Bây giờ huynh đệ chúng ta đều là tu vi Trúc Cơ, còn có chủ gia cho rất nhiều đồ vật phù lục, dù tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bình thường đến đây, cũng chưa chắc không đấu được."

"Chỉ cần Bùi Lăng còn ở trong trận không chạy đi, trận pháp xảy ra vấn đề, cứ tìm ra nguyên nhân giải quyết là được."

"Hôm nay trong trận này, xét đến cùng chúng ta là dao thớt, những người còn lại đều là thịt cá!"

Lúc đang nói chuyện, hắn ta tiện tay túm lấy một tộc nhân Bùi thị trẻ tuổi, năm ngón tay như trảo cắm vào đỉnh đầu hắn ta, không để ý đến tộc nhân Bùi thị kia phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn, nhắm mắt lại tỏ vẻ hưởng thụ.

Cùng lúc đó, tộc nhân Bùi thị trẻ tuổi như một quả khí cầu bị lọt khí, khuôn mặt và làn da vốn sung mãn lập tức xẹp xuống. Cứ như bị phơi khô tất cả lượng nước trong người, rất nhanh trở thành một bộ thây khô, bị tu sĩ áo bào xanh tùy ý vứt xuống.

Thoạt nhìn khuôn mặt tu sĩ áo bào xanh như trẻ hơn mấy phần, vẻ mặt hắn ta vui vẻ: "Tam ca, thấy không? Hôm nay quyền sinh quyền sát Bùi phủ đều nằm trong tay chúng ta!"

Lúc nói lời này, dáng vẻ những tộc nhân Bùi thị còn lại sợ hãi co rúm như chim cút, đã xoa dịu sự nghi ngờ và lo lắng của đám người với việc mất quyền khống chế trận pháp.

Ngay cả lão Tam cũng không nhịn được hơi mỉm cười: "Những ngày nay Bùi gia vì nghênh đón Bùi Lăng đã xây dựng rầm rộ, có lẽ trong lúc vô tình đã thay đổi cách bố trí phủ đệ, tương xung với trận cơ do ta lần lượt bày ra, đến mức xuất hiện một vài vấn đề, ta..."

Còn chưa nói hết câu, mặt đất lại truyền đến một trận chấn động.

Màn khí màu gỉ sét trên đỉnh đầu như mây đen sắp tản đi, thậm chí lúc lắc lư còn ngẫu nhiên để lộ ra sắc trời ở bên ngoài!

Vừa nãy đám người còn thản nhiên không coi ra gì lập tức thay đổi sắc mặt, vô thức nhìn về phía lão Tam.

Chỉ thấy lão Tam trợn mắt nhìn trận bàn trong tay, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

"Tìm! Nhanh chóng đi tìm!" Vào lúc mấu chốt vẫn là lão đại phản ứng nhanh chóng nhất, hắn ta không chút nghĩ ngợi phân phó, "Chỉ cần kịp thời bắt được Bùi Lăng, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này."

"Đến lúc đó dù có những biến cố khác, cũng có tiến có lùi!"

Mười tên tu sĩ Trúc Cơ nhanh chóng tản ra, tăng nhanh tốc độ điều tra Bùi phủ.

"Đáng chết!" Phát hiện được điểm này, trong con mắt Ngọc Tuyết Chiếu nằm bên cạnh Bùi Lăng hiện ra vẻ đau đớn, nó không biết Bùi Lăng đang làm gì, chỉ là tuân theo quy tắc của huyết khế, sợ Bùi Lăng chết đi mình cũng phải chôn cùng, không ngừng dùng huyễn thuật che giấu.

Nhưng lần này động tĩnh bên Bùi Lăng thật sự quá lớn!

Nó chỉ che giấu những thứ này đã hơi tốn sức, bây giờ có ba tên tu sĩ Trúc Cơ đang tìm đến chỗ của bọn họ... Làm sao bây giờ?!

Ngay lúc Ngọc Tuyết Chiếu đang lo lắng, lại một cái kén máu bắn mạnh mà ra, rơi xuống nơi nào đó ở đằng xa!

Cảnh tượng mặt đất chấn động, màn khí màu gỉ sét lung lay sắp đổ liên tục xảy ra... Chẳng mấy chốc, bảy vị hung sát chi khí bị trấn mệnh hồn tuyến quấn lấy, bị hệ thống chia ra bố trí ở năm trận nhãn của m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận, cùng hai địa mạch phía dưới Bùi phủ!

Ngay lúc Vạn Kiếp Câu Diệt Vô Sinh Vô Niệm sát khí cuối cùng bị trấn xuống địa mạch, tất cả mọi người bên trong m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận đều cảm thấy trong lòng hơi nặng nề.

Dường như có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra!

Đối với Bùi Lăng, lại là hoàn thành Thất Sát trấn mệnh, mệnh cách của hắn đã hoàn toàn ổn định lại!

Trấn mệnh hồn tuyến màu đỏ hồng lan tràn ra từ bên trong thân thể của hắn, trói buộc rất nhiều hạc giấy ở trên đỉnh đầu, chú niệm trên hạc giấy lại hình thành hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt vào trong cơ thể hắn.

Nhưng phần mệnh cách của Bùi Lăng ở nơi sâu xa kia lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào!

Ngay sau đó, linh lực cả người Bùi Lăng bắt đầu sôi trào, dưới sự điều khiển của hệ thống lại dùng một phương thức huyền diệu, hội tụ vào vị trí đan điền, ngưng tụ trúc đạo cơ!

Ngay lúc hắn vô cùng nghiêm túc cảm nhận những việc này, đột nhiên trên đỉnh đầu có tiếng gió rít gào, không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, một bóng dáng quen thuộc đã từ trên trời giáng xuống, phá tan hạc giấy tụ tập thành mây đen, đập thẳng xuống trước mặt hắn.

Trong khoảnh khắc này, máu tươi bắn đầy mặt Bùi Lăng, nhanh chóng trượt từ khuôn mặt hắn xuống dưới cằm, không ngừng nhỏ giọt xuống vạt áo, cùng lúc đó một bộ thi thể ở ngay bên cạnh chân hắn không hề nhúc nhích, hoàn toàn không còn khí tức.

Con ngươi của Bùi Lăng lập tức co rụt lại, bộ thi thể này không phải ai khác, lại là Lệ Liệp Nguyệt!

Xảy ra chuyện gì vậy?!

Lệ Liệp Nguyệt là chân truyền thứ nhất Trọng Minh tông, ai có thể giết nàng? Ai dám giết nàng?!

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ, đồng thời lại có cảm giác đau lòng không diễn tả được đang nhanh chóng lan tràn trong lòng hắn.

Chương 400: Bản Mệnh kiếp

Nhưng hắn lại thấy hệ thống không chút do dự, trực tiếp thao túng hắn chậm rãi rút Cửu Phách Đao ra khỏi tim, không chút lưu tình vung ra một đạo đao khí, chém về phía Lệ Liệp Nguyệt!

Phốc!

Xác Lệ Liệp Nguyệt biến thành hai nửa, lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngay cả vết máu trên mặt, trên vạt áo đều biến mất sạch sẽ.

Ngọc Tuyết Chiếu đứng bên cạnh ép hai lỗ tai ra sau, trong mắt tràn đầy cảnh giác, thỉnh thoảng tập trung nhìn về phía nơi xa, lại không phát hiện ở nơi gần trong gang tấc đang xảy ra chuyện gì.

Bùi Lăng giật mình, lúc này mới hiểu ra là Tâm Ma kiếp!

Bây giờ Lệ Liệp Nguyệt là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng có thể nói là nữ nhân của hắn.

Hắn có thể nhanh chóng trúc tam kiếp đạo cơ như vậy, có thể nói Lệ Liệp Nguyệt có công đầu.

Thậm chí ngay cả việc ngoại kiếp đều là Lệ Liệp Nguyệt nhắc nhở hắn.

Nhưng lần này gặp nạn, Hiểu Nghê vốn nên đi theo bên cạnh lại biến mất không thấy tăm hơi. Điều này khiến trong tiềm thức Bùi Lăng sinh ra cảm giác sầu lo.

Hắn lo lắng bên Lệ Liệp Nguyệt xảy ra chuyện, mới dẫn đến việc Hiểu Nghê không thể ra tay bảo vệ mình!

Với tu vi và tư lịch hiện tại của Bùi Lăng, căn bản không thể giúp Lệ Liệp Nguyệt được điều gì.

Cho nên, tâm ma lấy cái chết của Lệ Liệp Nguyệt để dao động tâm cảnh của hắn, tàn phá phòng ngự tâm lý của hắn, làm sụp đổ đạo tâm của hắn!

Cũng may hệ thống uỷ thác một đao chém vỡ tâm ma, thuận lợi thông qua.

Vào lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, trong lòng Bùi Lăng lập tức trầm xuống.

"Cẩu chủ nhân, ta đi chống đỡ cho ngươi một chút!" Ngọc Tuyết Chiếu cũng cứng đờ, tiểu hồ ly giữ nguyên động tác giây lát như đã đưa ra quyết định, dùng sức quẫy đuôi một cái, giòn giã nói, "Mặc dù không biết ngươi đang làm gì, nhưng ngươi nhanh lên! Ta, mặc dù ta là huyết mạch Thanh Yếu, nhưng tuổi tác còn nhỏ, không chống đỡ được quá lâu..."

Lúc đang nói chuyện, thân hình nó như gió nhảy vọt mấy lần, đã biến mất sau tường viện dày nặng.

Nơi xa nhanh chóng vang lên tiếng đấu pháp xen lẫn tiếng cười lạnh và mắng chửi của kẻ địch.

Cũng không lâu lắm, tiếng đánh nhau nhanh chóng dừng lại.

Tiếng bước chân vội vã đến gần.

Chẳng mấy chốc, một đoàn người tiến vào khóa viện mà Bùi Lăng đang trốn.

Người cầm đầu gầy như que củi, đôi mắt như chim ưng, trong tay cầm một con vật máu me đầm đìa.

Nhìn kỹ lại, đúng là Ngọc Tuyết Chiếu bị lột cả tấm da lông!

Nó là yêu thú Trúc Cơ kỳ, cho dù như thế vẫn còn sống sót, chỉ là đã thoi thóp.

Thậm chí còn không thể phát ra tiếng gào thét, chỉ chật vật giãy giụa, vào lúc này sự giãy giụa của nó không hề có tác dụng gì với tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang túm lấy nó.

Tiện tay ném Ngọc Tuyết Chiếu máu thịt be bét đến trước mặt Bùi Lăng, người đến không hề nói nhảm, trực tiếp ra tay, thuật pháp như mưa to gió lớn đánh về phía Bùi Lăng!

Vốn Bùi Lăng đang vận chuyển linh lực lại bị cắt ngang, không nhịn được "phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, linh lực cả người hỗn loạn, Trúc Cơ thất bại!

Hắn yếu ớt ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn kẻ địch từng bước đến gần, mình không còn sống lâu nữa... Nhưng Bùi Lăng rất nhanh nhận ra tình cảnh này cũng là tâm ma!

Bởi vì hệ thống uỷ thác tu luyện không bị cắt ngang, còn đang thao túng thân thể hắn!

Quả nhiên, Bùi Lăng thấy mình lại giơ tay lên, Cửu Phách Đao gào thét chém một đạo đao khí về phía mình!

Xoạt!

Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình vẫn tốt đẹp ngồi nguyên tại chỗ, đạo cơ trong cơ thể vẫn là hình thức ban đầu, khí tức đã đột phá gông cùm xiềng xích của Luyện Khí tầng chín!

Đạo cơ chưa thành, nhưng trong cơ thể đã liên tục không ngừng bắt đầu sinh sôi ra chân nguyên chỉ tu sĩ Trúc Cơ mới có!

Dù đây không phải Trúc Cơ chân chính, nhưng so sánh với Luyện Khí tầng chín đỉnh phong vừa rồi, đã khác biệt như một trời một vực! Dường như bây giờ hắn chỉ cần tùy tiện đánh một chiêu, đã có thể thoải mái diệt sát bản thân vừa rồi.

"Quả nhiên, vừa rồi cũng là Tâm Ma kiếp!"

"Ta rất sợ chết, cho nên lần thứ hai thấy tâm ma, chính là cái chết của mình!"

Trong lòng Bùi Lăng hơi hiểu ra, hắn có hai tâm ma, cho nên nhìn như độ hai Tâm Ma kiếp, thật ra đây chỉ là một kiếp.

Nếu chỉ dựa vào bản thân hắn để độ kiếp, tuyệt đối không dễ dàng như vậy, ngược lại phương thức giải quyết Tâm Ma kiếp của hệ thống vẫn khá thô bạo, ai đến chém người đó, ngay cả mình cũng không buông tha...

Thuận lợi thông qua kiếp thứ nhất, trong lòng Bùi Lăng bắt đầu rung động, sinh ra trực giác thiên vong ta mệnh mạnh mẽ!

Bầu trời phía trên Bùi phủ vốn đang trong xanh, đột nhiên sinh ra chút mây mù, sau đó nhanh chóng mở rộng tạo thành mây đen tối đen như mực!

Đám mây đen này lập tức bao trùm cả Lộc Tuyền thành.

Đám người trong thành đang ồn ào, đều hoảng hốt ném việc trong tay xuống, trốn tránh khắp nơi như con ruồi không đầu.

Thành chủ Lộc Tuyền thành cũng bị kinh động bởi biến cố này, đi ra từ trong tĩnh thất tu luyện, nhìn thấy cảnh này qua khung cửa sổ, trái tim đập thình thịch, vội hỏi tâm phúc đang đứng hầu ở gian ngoài: "Đây là vì sao?"

"Thành chủ." Sắc mặt tâm phúc nghiêm túc, "Thuộc hạ cũng không biết! Vừa nãy còn rất tốt, đột nhiên cứ thế. Hơn nữa..."

Chương 401: Chú Quỷ ra đời! (1)

Hắn ta che ngực, tỏ vẻ đau khổ, "Lúc mây đen xuất hiện, thuộc hạ... Thuộc hạ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ mất hồn!"

Không chỉ hắn ta, lúc này phàm nhân trong Lộc Tuyền thành thì cũng thôi, chỉ đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó hiểu.

Tất cả tu sĩ đã nhập đạo đều cảm thấy rùng mình.

Dù liên tục kiềm chế tâm thần, kiên định suy nghĩ đều không có tác dụng gì!

"Vạn Liễu tiên sinh, đây là có chuyện gì?" Trên đường cái, một nhóm ba người áo bào đen giày đen không hoảng sợ, thét chói tai tránh né như đám người xung quanh, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn có thể khống chế bản thân.

Người đứng bên trái người nặng nề hỏi, "Trước khi đến, ngươi cũng không nói nơi hoang vắng này còn có biến cố như thế!"

Người đứng giữa hơi suy nghĩ, chợt nói: "Ta cũng không biết việc này. Nếu ngươi muốn đi, để lại số tiền ta đã đặt cọc trước cho ngươi, có thể thoải mái rời đi."

Người bên trái lập tức khó chịu, trao đổi ánh mắt với người bên phải: "Chúng ta lặn lội vạn dặm xa xôi, chạy từ Vạn Hủy hải đến đây, cũng không thể..."

"Không có gì không thể!" Vạn Liễu tiên sinh kia lạnh lùng nói, "Người dám cầm linh thạch của Tá Đao đường sao?"

"..." Sau khi im lặng chốc lát, người bên trái không nói tiếng nào đi theo Vạn Liễu tiên sinh, tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn phương hướng của bọn họ, lại đang đến Bùi phủ!

Vào lúc này, bên trong Bùi phủ, Bùi Lăng thấy mình được hệ thống điều khiển chậm rãi giơ Cửu Phách Đao lên, trấn mệnh hồn tuyến chia ra một sợi, thuận theo cánh tay của hắn, chậm rãi quấn lên chuôi đao, thân đao, cuối cùng hòa vào trong đao.

Ngay sau đó, sự rung động trong lòng của hắn lập tức giảm đi một nửa.

Cửu Phách Đao như nhận lấy sự triệu hoán gì đó, né tránh tay của hắn, chậm rãi bay lên không trung. Chẳng mấy chốc đã xuyên qua m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận, trường đao lơ lửng giữa trời!

Mây đen không ngừng lăn lộn, toàn bộ Lộc Tuyền thành từ ban ngày trời trong mây trắng, biến thành đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón.

Đột nhiên, trong mây sinh ra từng lôi mãng điện xà gào thét đánh xuống, thỉnh thoảng chiếu sáng cả thành trì.

Chính giữa mây đen xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cứ như lỗ đen, chậm chạp lại kiên định rút lấy linh khí trong phạm vi ngàn dặm, trong lúc trắng trợn phun ra nuốt vào, dường như đã xuất hiện điều gì đó...

Phía dưới, Bùi phủ, trong Bích Ngô viện.

Lông tóc cả người Ngọc Tuyết Chiếu dựng đứng, nếu không phải kiêng dè huyết khế, gần như hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng, trốn xa ngàn dặm!

Bởi vì sau khi kiếp vân đen nhánh như mực này xuất hiện, chim thú sâu kiến xung quanh đều biến mất không thấy bóng dáng, toàn bộ sân nhỏ yên tĩnh như chết, Bùi Lăng có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của mình.

Trên đỉnh đầu, Cửu Phách Đao treo cao giữa không trung, chìm chìm nổi nổi.

Thân đao tối đen như đêm ngày hè, chín đạo huyết văn phức tạp vờn quanh càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo quỷ quyệt, trường đao im lặng chờ đợi.

Chốc lát sau, cuối cùng vô số lôi xà tím xanh tập trung thành một điện mãng to lớn, đánh ra từ trong kiếp vân màu mực, sau khi phát ra một tiếng gào thét chấn động toàn thành, một phát lao thẳng đến Cửu Phách Đao!

Oanh!!!

Cửu Phách Đao rung động dữ dội, sau khi điện mãng chạm đến thân đao lập tức hóa thành vô số lôi xà nhỏ bé, gào thét di chuyển, vội vàng ăn mòn.

Thân đao phát ra tiếng rít thê lương, màu sắc chín đạo huyết văn lập tức đậm hơn gần như màu đỏ sậm, lại tham lam mút vào lực lượng Lôi Kiếp!

Trường đao không ngừng rung động, từ độ cao ban đầu đã hạ xuống vài chục trượng, nhưng vẫn thành công đỡ được đạo Lôi Kiếp.

Ngay sau đó, Lôi Kiếp còn sót lại thuận theo mối liên hệ bản mệnh của Cửu Phách Đao, lao thẳng đến Bùi Lăng ngồi phía dưới, bắt đầu tẩy luyện thân thể hồn phách của hắn.

Lần nạp lửa nhập thể trước đó còn lâu mới sánh bằng cảm giác Lôi Kiếp tẩy luyện, Bùi Lăng chỉ cảm thấy nhục thân hồn phách của mình lập tức bị đánh thành bột mịn!

Sau khi mơ hồ không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian và không gian, ý thức của hắn mới chậm rãi tỉnh lại, chỉ thấy toàn bộ nhục thân đầy thương tích, vết máu loang lổ, nhiều chỗ có màu cháy đen, thậm chí để lộ ra Ngọc Cốt cực phẩm hoàn mỹ.

Ngọc Tuyết Chiếu đứng thẳng bất động bên cạnh, trong đôi mắt hồ ly đầy vẻ hoảng sợ.

Đau đớn như thủy triều càn quét, nhưng dưới sự thao túng của hệ thống, sắc mặt Bùi Lăng vẫn không thay đổi chút nào, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại!

Ngọc Tuyết Chiếu nhìn rõ tình cảnh này, vốn còn hoảng sợ lại dần chuyển thành rung động.

Tâm tính của Cẩu chủ nhân thật mạnh!

Đúng là ma tử của Trọng Minh tông!

Mặc dù nhục thân tàn tạ không chịu nổi, nhưng sau khi Lôi Kiếp tẩy luyện lại khiến đạo cơ trong cơ thể Bùi Lăng thanh lọc ra tinh túy, dần dần lớn mạnh. Trong mỗi lần hít thở, chân nguyên trào lên như thủy triều lên xuống, tiếng gào thét lập tức vang vọng toàn bộ Bích Ngô viện.

Khí tức của Bùi Lăng liên tục tăng lên, vốn nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, nay vết thương nhanh chóng khép lại, chỗ cháy đen bong ra từng mảng, da thịt mới sinh càng thêm cứng cỏi, thịch... Thịch... Thịch... Nhịp tim của hắn cũng chậm chạp mạnh mẽ.

Cảnh vật trong tầm mắt càng rõ ràng hơn, như xem vân tay trên bàn tay.

Chương 402: Chú Quỷ ra đời! (2)

Ngay sau đó, đạo Lôi Kiếp thứ hai thành hình, điện mãng còn to khỏe hơn vừa rồi xoay quanh bên trong kiếp vân một cái, mở ra miệng lớn bay thẳng xuống!

Oanh!

Thoạt nhìn Cửu Phách Đao không hề có sức đánh trả lại một ngụm nuốt vào, nhưng ngay sau đó đầu mãng điện ầm ầm nổ tung!

Trường đao bộc lộ rõ tài năng, không ai khống chế lại chủ động nghênh đón, xì xì xì... Lưỡi đao và điện mãng tấn công nhau, không ngừng truyền đến tiếng động sắc nhọn chói tai khiến đám người trong thành đều tỏ ra đau đớn, thậm chí ôm đầu ngã xuống đất kêu rên.

Trong mấy giây ngắn ngủi, điện mãng bị lưỡi đao Cửu Phách Đao cắt thành hai nửa.

Chợt chia ra làm hai cái lôi điện mãng xà, lại nhào về phía Cửu Phách Đao!

Rầm rầm rầm...

Cả tòa Lộc Tuyền thành đều không ngừng run rẩy dưới tiếng gào thét của lôi đình.

Điện xà màu tím thuận theo liên hệ bản mệnh, không ngừng chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi.

Nhục thân liên tục bị tàn phá, lại không ngừng khôi phục.

Cùng lúc đó, sau khi hồn phách tan rã cũng ngưng tụ một lần nữa, càng kiên cố hơn.

Thật lâu sau, điện mãng giữa không trung đã bị tách thành mười mấy cái, gào thét mấy tiếng rồi không cam lòng tản đi.

Cửu Phách Đao cao ngạo lơ lửng, huyết sắc trên thân đao càng nồng, ánh sao đêm trên thân đao chiếu rọi lần nhau như chín đóa Mạn Châu Sa Hoa chầm chậm nở ra trong đêm tối.

Trong kiếp vân truyền ra tiếng gào thét trầm thấp.

Bùi Lăng mơ hồ cảm giác được đây là một đạo Lôi Kiếp cuối cùng!

Lần này, thời gian kiếp vân ấp ủ dài hơn hai đạo trước đó.

Thật lâu sau một điện mãng tím xanh đan xen, hai con ngươi đều là huyết sắc dò xét ra từ trong đám mây.

Điện mãng này còn lớn hơn hai lần trước cộng lại!

Lúc nó đánh trúng Cửu Phách Đao, Bùi Lăng chỉ cảm thấy bên tai "ong" một tiếng, trước mắt là một màn sáng trắng chói mắt!

Vốn mặt trời bị kiếp vân che đậy khiến cả Lộc Tuyền thành như nửa đêm, lúc này lại chiếu chỗ hắn sáng như ban ngày!

Thân đao Cửu Phách Đao rít gào gần như thay đổi âm điệu, cả thanh đao bị điện mãng đâm đến mức không ngừng rơi xuống, rơi thẳng xuống từ giữa không, thậm chí huyết văn trên thân đao còn rịn ra vết máu, khó khăn lắm mới dừng lại ở chỗ cách m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận chỉ có mấy trượng.

Toàn bộ thân đao quấn đầy lôi xà màu xanh tím, đôi bên quấn lấy đấu đá một lát, Cửu Phách Đao đột nhiên truyền ra tiếng rít như mấy nữ tử đang đồng thanh!

Lôi xà đang quấn lấy đều chấn động, sau đó chậm rãi tiêu tán.

Ngay sau đó, kiếp vân trên đỉnh đầu hơi ngưng trệ, chợt nhanh chóng biến mất.

Một đạo thiên quang dẫn đầu đâm rách mây đen nặng nề rơi xuống, vừa đúng chiếu vào Cửu Phách Đao.

Trường đao như được tẩy luyện, đỏ thẫm tôn nhau, rất nhiều ngôi sao sáng như bạc, ưu nhã, lộng lẫy, giấu giếm sự hung ác tàn bạo.

Cuối cùng Lôi Kiếp tẩy luyện đã kết thúc, khí tức của Bùi Lăng cường đại trước nay chưa từng có, đạo cơ trong cơ thể cũng tiến thêm một bước hoàn thiện.

Nếu lại đối đầu với mình vừa rồi, hắn có nắm chắc, chỉ dùng một ngón tay đã có thể lập tức kết thúc chiến đấu!

Vào lúc này, Cửu Phách Đao đột nhiên rơi xuống!

Sau khi nó xuyên qua m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận cứ như không có gì, đã chìm thẳng xuống địa mạch!

Bùi Lăng cảm ứng được, sau khi Cửu Phách Đao được Thất Sát chi khí dẫn dắt, nhanh chóng tiến vào một giao điểm trong địa mạch, nhìn phương hướng lại là chỗ của Vạn Kiếp Câu Diệt Vô Sinh Vô Niệm sát khí.

Cùng lúc đó, mệnh cách của Bùi Lăng ở nơi sâu xa lập tức phân liệt, trấn mệnh hồn tuyến quấn quanh cả người hắn, hồn tuyến nối liền bảy vị sát khí... Đều chia ra một nửa, hội tụ vào một giao điểm địa mạch ở chỗ khá xa!

Ngọc giản Chú Quỷ được bày ở trước mắt hắn như nhận lấy sự triệu hoán gì đó, bay lên không trung vờn quanh bay múa trong đám hạc giấy trên đỉnh đầu một vòng, đột nhiên hóa thành một con hạc giấy to lớn, phát ra từng tiếng kêu gào, cũng không quay đầu lại mà lao về phía giao điểm địa mạch ở nơi nào đó.

Tất cả hạc giấy gánh chịu chú niệm lập tức bỏ Bùi Lăng, rối rít đuổi theo!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức có cảm ứng, Chú Quỷ sắp ra đời, vị trí ngay ở địa điểm U Đô Huyền Minh sát khí!

Trong giây lát, rất nhiều hạc giấy tới đích bay múa xoay quanh giao điểm địa mạch, vươn cổ kêu gào... Sát khí bốc lên bên trong giao điểm địa mạch, vô số sợi tơ màu đỏ như ẩn như hiện. Chẳng mấy chốc, sợi tơ màu đỏ như pháo hoa nổ tung, ầm vang cuốn ra!

Mỗi một sợi tơ đều trói một con hạc giấy, bao gồm con hạc giấy to lớn do Chú Quỷ ngọc giản biến thành.

Sau khi tất cả hạc giấy bị trói lại, sợi tơ cùng nhau ra sức kéo chúng nó vào trong giao điểm địa mạch.

Chỉ trong nháy mắt này, trong lòng Bùi Lăng ở Bích Ngô viện chấn động, Chú Quỷ ra đời!

Một kiếp cuối cùng trong ba kiếp, Chú Quỷ kiếp đã giáng lâm!

Ngay sau đó, mối liên hệ bản mệnh giữa hắn và Cửu Phách Đao như bị thứ gì đó ngăn cách, không thể cảm ứng lẫn nhau.

Trong giao điểm địa mạch ở vị trí U Đô Huyền Minh sát khí, một bóng người có vẻ ngoài, cách ăn mặc, tu vi, khí tức không khác gì Bùi Lăng chậm rãi hiện ra, sau khi đưa mắt nhìn quanh, lại mỉm cười tiện tay đánh một chiêu, m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận chấn động dữ dội.

Chương 403: Tầm Huyết Tố Thân chi pháp (1)

Đột nhiên lực lượng ngàn vạn chú niệm tản ra, lấy Bùi phủ làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh dọc theo địa mạch.

Vào lúc này sinh linh toàn thành hơi hoảng hốt, tất cả sân si oán lo giận sinh ra trong tâm linh đều tụ hợp lại để nó sử dụng.

Chỉ chốc lát sau, m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận mở rộng, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ Lộc Tuyền thành!

Phòng khách Bùi phủ!

Vốn là một căn phòng tráng lệ, lúc này trong tầm mắt đều là huyết nhục bắn ra, còn có một vài tộc nhân Bùi thị ngã trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, không rõ sống chết.

Chín tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ ngồi ngay ngắn trên cao đường, vốn là nơi bày tiệc đặt đầy ghế ngồi, lúc này tất cả đã được dọn sạch, để lộ ra đất bằng rộng rãi.

Trên mặt đất, máu tươi và bột phấn linh thạch vẽ ra một trận pháp đường vân quỷ quyệt.

Một gia lão bị huyền thiết đóng đinh tứ chi đang nằm trong trận, tu sĩ Trúc Cơ áo lam cầm trường đao trong tay, bình tĩnh mở ngực phá bụng hắn ta.

Máu tươi tuôn ra như suối phun, chảy vào trận trong văn.

Gia lão há mồm phát ra tiếng gào thét thảm thiết!

Hắn ta có tu vi Luyện Khí tầng sáu, mặc dù lục phủ ngũ tạng đều đã lộ ra bên ngoài, lại vẫn chưa chết!

Chỉ là, lúc này tộc nhân Bùi thị còn sống co rúc trong góc đã run lẩy bẩy, bao gồm cả gia chủ Bùi Tuyên cũng không dám nhìn sang bên này một chút.

Đám tu sĩ Trúc Cơ đều như không thấy hắn ta đang giãy giụa cầu xin tha thứ.

Tu sĩ áo bào xanh trở tay đâm một đao ghim thân thể hắn ta xuống, sau đó lui ra hai bước, nói: "Tam ca, xong rồi."

Lão Tam khẽ gật đầu, sau khi loay hoay trận bàn trong tay một trận, đột nhiên trận pháp trên mặt đất sáng lên một vòng huyết quang, vô số tay nhỏ như anh hài duỗi ra từ trong máu tươi, kéo gia lão kia.

Ngay sau đó, theo tiếng hài đồng vui cười, rất nhiều tay nhỏ non mịn túm lấy thân thể gia lão, xé hắn ta thành mảnh nhỏ cứ như đang xé giấy!

"A…" Cách đó không xa, một tộc nhân Bùi thị không cẩn thận thấy cảnh này, phát ra một tiếng kêu thảm bén nhọn đến đổi giọng.

Tu sĩ áo bào xanh cũng không quay đầu lại, trở tay đánh một trảo, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng trái tim hắn ta.

Trong đám người truyền ra vài tiếng kêu khóc ngắn ngủi, chợt bị người xung quanh luống cuống tay chân bịt chặt miệng để dừng tiếng động.

"Bịch."

Thi thể mới ngã xuống đất, hai mắt vẫn trợn tròn dần mất đi thần thái.

Trong trận, mảnh vụn gia lão bị tay nhỏ non mịn vân vê từng chút một, chốc lát sau gia lão hoàn toàn biến mất, ở đó xuất hiện một huyết xà lớn khoảng cái chén ăn cơm.

Huyết xà không mắt, hai mắt đều mù, nó thè lưỡi xoay một vòng nhỏ ngay tại chỗ, do dự không quyết.

Lão Tam nhíu mày lại, bấm niệm pháp quyết thôi động trận pháp, huyết quang lướt qua trận văn, trong nháy mắt đã rút sạch một thân tinh huyết của tên tộc nhân Bùi thị vừa bị đánh chết, tụ hợp vào trong cơ thể huyết xà.

Nhận được sự bổ sung này, huyết xà lập tức vui mừng, chỉ dừng lại tại chỗ một lát, tự di chuyển về bốn phương tám hướng một khoảng, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ mờ mịt.

Một lát sau, huyết xà "soạt" một cái tản đi, huyết nhục bắn ra đầy đất.

"Không được!" Lão Tam cau mày nói, "Hắn không phải người thân trực hệ của Bùi Lăng, Tầm Huyết Tố Thân chi pháp này không tìm thấy chỗ ẩn thân của Bùi Lăng!"

Vừa rồi bọn họ tìm quanh Bùi phủ hai vòng, nhưng Hồ Yêu kia dùng huyễn thuật che đậy tất cả tung tích của Bùi Lăng, trong chốc lát lại không tìm thấy bóng người.

Dưới cơn nóng giận, dứt khoát trở lại phòng khách bắt cả đám người Bùi gia lại, dùng Tầm Huyết Tố Thân chi pháp để truy tìm tung tích của hắn!

Nhưng trước khi Bùi Lăng trở về, tên gia lão này lời thề son sắt, thường xuyên nói cho người khác biết hắn ta nhìn Bùi Lăng lớn lên, tình cảm của hai người như tổ tôn, căn bản không có tác dụng lớn!

Nghe vậy sắc mặt tu sĩ Trúc Cơ cầm đầu trầm xuống: "Phụ mẫu Bùi Lăng lập tức đứng ra!"

Tộc nhân Bùi thị co rúm lại, không ai lên tiếng.

Tu sĩ kia thấy thế cười lạnh một tiếng, đưa tay vồ lấy gia chủ Bùi Tuyên kéo đến trước mặt, còn chưa mở miệng uy hiếp, Bùi Tuyên đã vội vàng khai ra: "Tiền bối tha mạng! Mẫu thân Bùi Lăng mất sớm, bây giờ thi thể chỉ còn lại một bộ xương trắng, phụ thân Bùi Vinh của hắn là người mặc cẩm bào nền xanh hoa văn tròn ngồi ở góc đông bắc!"

Người bị Bùi Tuyên chỉ ra quá sợ hãi, buột miệng kêu lên: "Đường ca, ngươi!"

"..." Bùi Tuyên quay đầu đi không nhìn hắn ta, chỉ cầu xin tu sĩ Trúc Cơ kia, "Tiền bối, tuy ta và Bùi Vinh là huynh đệ, thật ra huyết mạch xa cách, mối quan hệ huyết mạch với Bùi Lăng kia đã qua ngũ phục(1), cầu xin tiền bối giơ cao đánh khẽ."

(1) 五服 /ngũ phục: tức là những người cùng tông tộc sẽ chia ra theo thứ tự để tang, ý nói mối quan hệ xa cách bắn đại bác cũng không đến, không cần để tang.

Vẻ mặt tu sĩ Trúc Cơ túm lấy hắn ta dao động, chưa làm ra quyết định đã thấy Bùi Vinh cắn răng một cái, lại co cẳng chạy ra ngoài!

Hắn ta lập tức bị chọc giận quá mà cười, Bùi Vinh này tuổi tác đã cao, tu vi lại chỉ là Luyện Khí tầng một! Một phế vật như thế lại mơ tưởng chạy trốn ngay trước mặt mười tu sĩ Trúc Cơ? Rốt cuộc đầu óc lớn lên kiểu gì thế?

Chương 404: Tầm Huyết Tố Thân chi pháp (2)

"Ầm!"

Bùi Tuyên bị ném sang một bên, căn bản không cần đại ca tự mình ra tay, tu sĩ áo bào xanh trước đó hơi vung tay một cái ở sau lưng Bùi Vinh, Bùi Vinh liền cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ dồi dào truyền đến, không để ý hắn ta kêu khóc giãy giụa, cứ thế lôi hắn ta đến trước mặt.

"Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng!" Bùi Vinh bị dọa sợ liên tục xin tha, hắn ta cũng được coi là huyết mạch dòng chính ở Bùi gia, lại vì tổ tiên cần cù, để lại rất nhiều sản nghiệp tổ tiên, nên luôn sống rất thoải mái.

Trong ấn tượng của hắn ta, thời điểm đau khổ nhất trong đời là khi còn nhỏ bị phụ mẫu ép chăm chỉ tu luyện, thật sự cực kỳ bi thảm!

Đây cũng là nguyên nhân Bùi Lăng là trưởng tử con vợ cả của Bùi Vinh, vốn phải là dòng dõi được hắn ta coi trọng nhất, thuở nhỏ lại phải lớn lên trong sự áp bức của kế mẫu, phải tự sinh tự diệt. Bởi vì khi Bùi Vinh còn bé phải nghe phụ mẫu quát tháo và đánh chửi vì việc tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 quá nhiều, đời này hắn ta hận nhất việc tu luyện , theo đó cũng cực kỳ chán ghét 【 Đoán Cốt quyết 】 !

Dù sao Bùi gia đã là nói một không hai ở Lộc Tuyền thành.

Về phần chỗ xa hơn, dù sao cũng không đi được.

Trong tộc có nhiều người như vậy, chỉ cần có một số người chịu đau khổ tu luyện, đảm bảo địa vị và quyền thế của Bùi gia là được. Tại sao phải ép hắn ta đi chịu tội?!

Hắn ta là tông tử Bùi thị, có phúc phận ngồi mát ăn bát vàng, cần gì làm khó bản thân?

Nhưng không ngờ, phụ mẫu của hắn ta lại buồn bực mà chết vì hắn ta không chịu cầu tiến, trưởng tử Bùi Lăng của hắn ta lại là dòng dõi mà phụ mẫu tha thiết ước mơ.

Cần cù, kiên nhẫn, đủ hung ác với bản thân... Từ nhỏ đã không cần bất kỳ vị trưởng bối nào đốc thúc đánh chửi, không cần bất kỳ kẻ nào an ủi cổ vũ, đã nắm bắt tất cả cơ hội tu luyện.

Dù nghe nói rất nhiều ví dụ không có Thối Cốt Đan giúp đỡ, tu luyện sai lầm sẽ thân tử đạo tiêu, cũng không nhúc nhích chút nào.

Đây là hậu bối mà cặp phụ mẫu đã chết của Bùi Vinh mong muốn nhất, lại là hài tử mà Bùi Vinh chán ghét nhất.

Chỉ cần thấy dáng vẻ nhi tử cần cù chăm chỉ tu luyện, hắn ta liền nghĩ đến khi phụ mẫu còn sống luôn nhìn mình với ánh mắt chán ghét. Nếu hắn ta không phải dòng dõi duy nhất của phụ mẫu, nghĩ cũng biết phụ mẫu tuyệt đối không giao gia sản cho hắn ta!

Nói tóm lại, Bùi Vinh căn bản không có tình cảm gì với Bùi Lăng.

Thậm chí rất căm hận.

Không ngờ lại có một ngày nhi tử này một phát lên trời!

Bởi vậy trong tộc xử tử kế thê luôn xử lý tất cả tục vụ, để hắn ta có thể yên tâm đắm chìm trong chốn trăng gió, xử tử thứ tử Bùi Đồ ngoan ngoãn miệng lại ngọt luôn được hắn ta yêu thích, thậm chí kéo hắn ta về từ sòng bạc, ném đi trông coi tổ địa!

Hôm nay Bùi Vinh có thể xuất hiện ở đây, đơn thuần là vì đám người Bùi Tuyên cảm thấy, dù sao cũng là phụ tử ruột thịt, Bùi Lăng đồng ý trở về trong tộc, có lẽ trong lòng còn nhớ người phụ thân Bùi Vinh này.

Như thế, cũng có nhiều người hát đệm để lấy được phần thưởng hạng nhất thi đấu.

Sau khi gia lão vừa rồi mở miệng, Bùi Vinh đã chuẩn bị sẵn lấy thân phận phụ thân quát tháo Bùi Lăng, dù sao hắn ta là phụ thân của Bùi Lăng!

Không có hắn ta, lấy đâu ra Bùi Lăng?!

Ai biết trong nháy mắt tình thế đột nhiên thay đổi, Bùi Lăng lại trêu chọc kẻ địch mạnh như thế!

Bùi Vinh không chút nghĩ ngợi quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu, kêu nói, "Tiền bối tha mạng! Gia chủ đang nói linh tinh! Ta không có chút liên quan nào với tiểu súc sinh Bùi Lăng kia, ta căn bản không phải phụ thân hắn!"

Tu sĩ áo bào xanh cười lạnh một tiếng, Luyện Khí tầng một thật sự đủ phế vật.

Về phần thật giả, điều này không quan trọng, dù sao ở đây có nhiều người Bùi gia như vậy, thử từng người một sẽ có người cần dùng!

Ngay lúc hắn ta vừa đóng đinh Bùi Vinh vào trong trận pháp, chuẩn bị xé ngực mổ bụng hắn ta, sắc trời bên ngoài đột nhiên ảm đạm.

Tu sĩ áo bào xanh ngẩn ngơ, đại ca của bọn họ cũng nhíu mày lại, nói: "Tiểu Thập, ngươi đi ra xem đã xảy ra chuyện gì?"

Một tu sĩ trung niên trầm mặc ít nói nghe vậy khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Một lát sau, Tiểu Thập còn chưa trở về, lại nghe được tiếng sét đùng đoàng đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu, tiếng sấm cuồn cuộn như thủy triều lao đến từ bốn phương tám hướng!

Trong chốc lát tâm thần mọi người trong phòng đều chập chờn, ngơ ngác.

"Đại ca, hình như là cây đao kia của Bùi Lăng." Sắc mặt Tiểu Thập tái nhợt trở về từ gian ngoài, trầm giọng nói, "Cây đao kia đang độ kiếp!"

"Độ kiếp?" Tu sĩ Trúc Cơ trong phòng đều khẽ giật mình, chợt ánh mắt ngưng tụ.

Trên thế gian này, sự vật có thể liên quan với độ kiếp cũng chỉ có mấy loại như vậy: Một là sinh linh chạm đến đại đạo, có một lần nhảy vọt về bản chất; hai là một vài yêu thú huyết mạch cao quý hóa hình; ba là thần binh lợi khí sinh ra linh trí chân chính.

Thế nhưng, lấy tu vi Luyện Khí kỳ sao có thể khống chế thần binh lợi khí chân chính?!

Lão Tam hơi suy nghĩ, buột miệng nói: "Chẳng lẽ có liên quan với Thiên Đạo Trúc Cơ?"

Chương 405: Toàn thành chú biến

"Thiên Đạo Trúc Cơ có liên quan gì tới đao của hắn?" Tu sĩ áo bào xanh nhíu mày.

"Chỉ có huyết mạch chủ gia mới nắm giữ bí mật Thiên Đạo Trúc Cơ." Sắc mặt tu sĩ Trúc Cơ cầm đầu nặng nề, nói, "Chúng ta cũng không biết sẽ có dấu hiệu gì, cần thứ gì."

"Chủ gia có lệnh, Bùi Lăng phải chết!"

"Không cần quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng làm thịt phế vật này, truy tìm tung tích Bùi Lăng, giết hắn sưu hồn."

"Chúng ta đều hiểu rõ tính nết của chủ gia, lần này Bùi Lăng không chết vậy đã đến lúc chúng ta bị diệt tộc!"

Đám tu sĩ lập tức nghiêm nghị: "Vâng."

Cùng lúc đó, ánh hoàng hôn ở gian ngoài càng đậm, mặc dù có tử điện lướt qua đột nhiên chiếu sáng toàn thành, nhưng lại có một loại áp lực vô hình tràn ra, bao phủ cả thành!

Oanh!!

Theo đạo lôi đình thứ hai, tu sĩ áo bào xanh dùng một đao mở ngực rạch bụng Bùi Vinh, máu tươi bắn ra!

Hắn ta chưa lùi lại, lão Tam đã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong trận văn xuất hiện vô số tay nhỏ tinh tế non nớt, cười khanh khách bắt lấy thân thể Bùi Vinh, xé hắn ta thành mảnh nhỏ...

Sau một lúc lâu, lại một con huyết xà không có mắt xuất hiện trong trận.

Huyết xà không có mắt lè lưỡi, không hề chậm trễ trườn về phía đông nam!

Thấy thế, lão Tam thầm thở phào, đang muốn mở miệng, nhưng lúc này trên đỉnh đầu "soạt" một tiếng, uy lực đạo lôi đình thứ ba lớn hơn hai đạo trước rất nhiều, vào thời khắc nổ vang, toàn bộ trong thành đều như biến thành một mảng trắng xóa.

Cho dù bọn họ đứng ở trong phòng, ánh sáng trắng chói mắt như tranh nhau chen lấn tràn vào từ cửa sổ cùng đủ loại khe hở!

Với thị lực của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cũng không nhịn được vô thức nhắm mắt tránh né mũi nhọn.

Dường như huyết xà không có mắt kia cũng bị lôi điện dọa sợ, lập tức dừng lại.

Lại bắt đầu trườn về phía bắc!

Trong chớp mắt ánh sáng biến mất, kiếp vân trên đỉnh đầu tiêu tán, sắc trời hiện ra, lão Tam lấy lại bình tĩnh bấm niệm pháp quyết, lại cảm giác được con huyết xà không có mắt này rất mơ hồ, nó muốn đi phía đông nam, lại muốn đi phía bắc.

Dường như hai nơi này đều có người quan hệ mật thiết với nó.

Lão Tam ngẩn ngơ, nói kết quả này cho những người khác: "Ngoại trừ Bùi Lăng, Bùi Vinh này còn có dòng dõi khác sao?"

"Không có!" Bùi Tuyên bị bọn họ nhìn chằm chằm lập tức rùng mình, không ngừng nói, "Dưới gối Bùi Vinh có rất nhiều dòng dõi, đều không thân với Bùi Lăng, thậm chí dưới sự xúi giục của kế thê, lúc trước còn từng chế nhạo Bùi Lăng. Cho nên nghe nói Bùi Lăng làm vẻ vang gia tộc ở Thánh tông, chúng ta... Chúng ta đã xử trí tất cả mọi người!"

"Hiện tại Bùi Lăng là người duy nhất kết nối huyết mạch chặt chẽ với Bùi Vinh."

"Bùi Lăng cũng thế."

Lão Tam nhíu mày lại, đang muốn mở miệng, lão đại đột nhiên nói: "Lão Cửu, ngươi thả ra vài oan hồn của ngươi, coi chừng những người này."

Nghe vậy, một tu sĩ huyền bào khẽ gật đầu, ống tay áo không gió mà bay, một oan hồn Trúc Cơ kỳ và mấy oan hồn Luyện Khí tầng chín lặng lẽ không có tiếng hơi thở xuất hiện trong sảnh.

Lão đại tiếp tục ra lệnh: "Lão Tam, lão Ngũ, lão Lục đi với ta đến phía đông nam, lão nhị ngươi dẫn những người khác đi phía bắc."

"Lục soát từng chút một!"

"Đừng cho hắn cơ hội kéo dài thời gian!"

Tu sĩ áo bào xanh kia do một lúc, nói: "Đại ca, các ngươi chỉ có bốn người, hay là để nhị ca dẫn Tứ ca, Thất ca, Cửu đệ còn có Tiểu Thập đi phía bắc, ta đi phía đông nam với các ngươi?"

"Không sao." Lão đại lắc đầu nói, "Lão Tam là trận tu, lão Ngũ cũng là Trúc Cơ trung kỳ giống ta, bốn người chúng ta đã đủ rồi. Bây giờ Bùi Lăng chưa Trúc Cơ, sự uy hiếp lớn nhất là con Hồ Yêu huyết mạch Thanh Yếu kia."

"Nhưng Hồ Yêu kia tuổi nhỏ, không thể đồng thời mê hoặc bốn người chúng ta."

"Ngược lại lão Bát phải cẩn thận! Ngươi tu luyện huyết đạo công pháp, dễ sinh ra tâm ma, dễ bị huyễn thuật lừa."

Hắn ta căn dặn vài câu, phân phó lập tức xuất phát.

Thế là, mười tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ chia hai đội, chia ra mà đi!

Mới đi được một nửa, ba tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ phát hiện m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận đột nhiên biến động, vốn chỉ giới hạn trong phạm vi Bùi phủ, trong nháy mắt khuếch trương bao phủ toàn thành!

Ba người không khỏi thay đổi sắc mặt!

...

Lộc Tuyền thành.

Đột nhiên xuất hiện màn đêm, sau khi lôi đình cuồng bạo chầm chậm biến mất, trời quang mây tạnh, đám người trốn trong căn phòng tối tăm thò đầu ra nhìn, mãi không thấy điều khác thường, lúc này mới to gan thử đi thăm dò bên ngoài.

Ngay lúc bọn họ thấy xung quanh không việc gì, đang muốn thở phào, một trận dao động vô hình đột nhiên nhộn nhạo!

Bầu trời trên đỉnh đầu vừa khôi phục màu xanh thẳm không bao lâu, như bị bịt kín một tầng che lấp, đột nhiên hiện ra màu gỉ sét chẳng lành.

"Cái này..." Người trong thành đều nghẹn họng nhìn trân trối, hai mặt nhìn nhau.

Phủ thành chủ, Lộc Tuyền thành chủ mặt trầm như nước đặt ấn tỷ trong tay xuống.

Mặc dù Lộc Tuyền thành hoang vắng, nhưng cũng là thành trì dưới trướng Thánh tông, mặc dù không tài đại khí thô như Loa Sơn thành, trong vòng trăm dặm quanh thành đều có m Minh Phục Yêu trận che chở thành trì, nhưng lúc xây thành trì cũng có người trong Thánh tông đến đây, bố trí thành phòng.

Chương 406: Một trận tạo hóa!

Trung tâm trận pháp hộ thành là ấn tỷ thành chủ.

Nhưng vào lúc này, Lộc Tuyền thành chủ lặp đi lặp lại thôi động, trận pháp hộ thành lại không phản ứng chút nào.

"Màn xám này đến từ Bùi phủ..." Suy nghĩ của thành chủ thay đổi thật nhanh, "Vị kỳ lân tử kia của Bùi phủ vừa đoạt hạng nhất thi đấu, hôm nay vừa trở về, chẳng lẽ biến cố này có liên quan đến hắn?"

Đang muốn nói gì, trong vườn hoa bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm của nội quyến!

Cùng lúc đó, trong một khu nhà lều thấp bé ở phía tây Lộc Tuyền thành.

Một hài đồng dáng vẻ bốn năm tuổi rúc vào trong ngực mẫu thân, mềm mại năn nỉ: "Nương, ta muốn ăn kẹo."

Mẫu thân nó là một phụ nhân chưa đến hai mươi, vẻ mặt khá xinh đẹp, sắc mặt lại vàng như nến.

Nghe vậy miễn cưỡng cười một tiếng, ôm nó khuyên bảo: "Ăn nhiều kẹo sẽ bị đau răng, qua hai ngày nữa chờ phụ thân mang tiền công về lại ăn được không?"

Hài đồng đang muốn trả lời, sự dao động vô hình đột nhiên xuyên qua hai mẫu tử, không hề ngừng lại, tiếp tục lướt về phía xa.

Trong lòng hài đồng này đột nhiên thấy bực bội, túm lấy một sợi tóc rủ xuống bên tóc mai của mẫu thân, dùng sức kéo: "Không được, không được! Ta muốn ngay bây giờ! Không cho ta đánh chết ngươi!"

Mẫu thân nghe vậy giật mình, đột nhiên cũng cảm thấy khuôn mặt đứa bé luôn được chiều chuộng trong ngực vô cùng đáng ghét!

Nàng một phát cướp lại sợi tóc của mình, nổi giận nói: "Làm càn! Không chút quy củ!"

Còn chưa dứt lời, hài tử đột nhiên cắm ngón tay vào hốc mắt nàng, trong tiếng gào thét đến phá giọng của phụ nhân, giọng nói sắc nhọn cao vút xen lẫn âm sắc đặc thù của hài đồng: "Cho ta kẹo! Không cho ta giết ngươi! Giết! Giết!!!"

Trong khu nhà lêu này có rất nhiều dân nghèo cư trú, lúc này lại không ai đến đây ngăn cản, khỏi phải nói đến việc cứu giúp.

Từ khoảnh khắc này, trong thành xảy ra rất nhiều biến cố, khắp nơi đại loạn!

Con phố dài cách Bùi phủ một ngõ nhỏ.

Ba người Vạn Liễu tiên sinh đang vội vàng đi đường, đột nhiên Vạn Liễu tiên sinh dẫn đầu dừng chân, trầm giọng nói: "Trận pháp."

"Phát động trận pháp hộ thành rồi?" Hai người đi sau hắn ta nửa bước cũng thay đổi sắc mặt, tu sĩ dáng hơi cao phía bên phải nghi ngờ nói, "Vạn Liễu tiên sinh, không phải ngươi nói nhiệm vụ này chỉ là đến Lộc Tuyền thành đồ sát một gia tộc nhỏ không có Trúc Cơ sao? Vì sao bây giờ lại có thể phát động trận pháp bao trùm toàn thành?"

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên có mấy người xông ra từ bên đường, cầm trong tay mấy thứ như cái nồi, cái chổi, đòn gánh, hai mắt đỏ hồng, khuôn mặt vặn vẹo, gầm gừ lao về phía bọn họ!

Ba người thấy thế đầu tiên hơi nghiêm nghị, chợt phát hiện đây đều là phàm nhân không có chút tu vi nào.

Bọn họ đều là tu vi Trúc Cơ, còn không cần sử dụng thuật pháp, tiện tay đánh một chưởng đã đập đám người xông lên thành thịt nát.

Chỉ là, trong chớp mắt những phàm nhân này chết đi, một luồng hơi khói vô sắc vô vị lập tức chui vào lòng đất, sau đó nhanh chóng tụ hợp vào bàn chân tu sĩ có tu vi thấp nhất trong ba người.

Tu sĩ kia vô thức phát hiện điều khác thường, chỉ là cẩn thận kiểm tra thân thể lại không phát hiện chút gì.

Lúc này, lại nghe Vạn Liễu tiên sinh tiến lên kiểm tra thi thể phàm nhân khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Những người này... Dường như bị nguyền rủa?"

"Kỳ quái, nơi hoang vắng linh khí mỏng manh như thế, sao lại bộc phát ra nguyền rủa?"

Hắn ta vừa suy nghĩ vừa nói, "Không thích hợp... Lúc trước Lộc Tuyền thành này không có danh tiếng gì, nhưng cũng không nghe nói có cái gì..."

Lúc đang nói chuyện, càng ngày càng nhiều hơi khói đến từ bốn phương tám hướng, lặng yên tràn vào trong cơ thể tên tu sĩ bên trái từ lòng đất, sắc mặt tu sĩ kia dần dữ tợn, đáng chết! Lộc Tuyền thành này có vấn đề!

Hắn ta trừng mắt nhìn về phía Vạn Liễu tiên sinh, đều do Vạn Liễu!

Vừa rồi trận pháp chưa bao trùm toàn thành, hắn ta đã muốn rút lui, nếu không phải Vạn Liễu không cho hắn ta lấy linh thạch đi, sao hắn ta lại đến mức rơi vào tình cảnh hiện tại?!

Rõ ràng nhiệm vụ lần này là Vạn Liễu chủ động tìm tới hắn ta!

Vạn Liễu đáng chết, chắc chắn đã có âm mưu!

Biết đâu trận pháp này là đồng bọn của Vạn Liễu gây ra...

Đúng, chắc chắn là Vạn Liễu muốn giết người đoạt bảo, lấy lý do nhiệm vụ lừa hắn ta đến chỗ ngàn dặm xa xôi này!

Đồ mặt người dạ thú này... Hắn ta nhất định phải ra tay trước chiếm ưu thế!

Đủ loại ác niệm xuất hiện trong lòng, ngay lúc Vạn Liễu tiên sinh đứng dậy chuẩn bị rời đi, cuối cùng tên tu sĩ này không nhịn được bộc phát, trong tay lóe lên ô quang đánh úp về phía Vạn Liễu tiên sinh!

Ầm.

Tốc độ hắn ta bay ngược ra còn nhanh hơn lúc ra tay, nặng nề ngã xuống đất!

Vạn Liễu tiên sinh đứng lên, ánh mắt lạnh băng.

Tu sĩ bên phải thấy cảnh này, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, vội vàng thuyết phục: "Vạn Liễu tiên sinh, chắc là hiểu lầm..."

Còn chưa nói hết câu, "phốc phốc" một tiếng, một đoạn cành liễu đột xuất hiện, xuyên qua trái tim tu sĩ bên trái.

Trong nháy mắt, thôn phệ sạch sẽ tinh huyết cả người hắn ta.

Vạn Liễu tiên sinh hơi cười lạnh, chỉ là Trúc Cơ tiền kỳ cũng dám đánh lén hắn ta?!

Ống tay áo phất lên một cái, đánh bộ thây khô thành bột mịn, Vạn Liễu tiên sinh trầm giọng nói: "Đi!"

Chương 407: Một trận tạo hóa! (2)

Hiển nhiên trong thành này đã xảy ra dị biến, mặc dù cho tới bây giờ hắn ta cũng không e ngại, nhưng linh thạch sao có thể quan trọng bằng tính mạng của mình?

Vì vậy không nói hai lời, xoay người rời đi, thẳng đến cửa thành!

...

Bùi phủ.

Xuyên qua cửa tròn, trong tầm mắt là một hòn non bộ chiếm diện tích trăm bước.

Trên mặt đất trải đá cuội dưới hòn non bộ xây tiên hạc ngậm chi, cỏ cây xung quanh sum suê, cành lá lượn quanh.

Mười mấy thi khôi nện bước chân nặng nề, một ngựa đi đầu điều tra khắp nơi.

"Cẩn thận lục soát!" Một tu sĩ áo bào xanh khuôn mặt gầy gò hung ác nham hiểm, trầm giọng quát, "Không được bỏ sót bất kỳ nơi nào!"

Còn chưa nói dứt lời, tu sĩ áo bào xanh xếp thứ tám đã đánh một trảo bẻ vụn một khối hồ thạch, lặng lẽ nói: "Nhị ca, nơi này cũng không lớn dứt khoát san bằng toàn bộ không phải là xong sao?"

"Ý kiến hay." Tu sĩ áo bào xanh kia ngẩn ngơ, chợt gật đầu, tâm niệm thoáng động, thi khôi đang tìm kiếm khắp nơi lập tức bắt đầu trắng trợn phá hoại.

Ầm!

Oanh!

Soạt...

Trong khoảnh khắc, xung quanh ồn ào, rừng cây được bố trí tỉ mỉ bị hủy hoại, trong tầm mắt đều là đống đổ nát thê lương.

Ngay lúc bọn họ đang phá hủy từng chút một, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Bùi Lăng: "Tiếp tục đi về hướng bắc, leo lên hòn non bộ sẽ thấy một gốc cây hạnh, đi vào đó, ta đang ở đây!"

Câu nói này xuất hiện đột ngột, giọng điệu bình thản lại lộ ra sự mê hoặc quỷ dị.

Sau khi một đoàn người nghe xong, lại không phát hiện bất kỳ điều gì không thích hợp, chỉ cảm thấy truyền âm này rất đáng tin. Bọn họ không chút do dự, lập tức dừng tay, nghe lời leo lên hòn non bộ, chẳng mấy chốc đã thấy một gốc cành lá phấp phới.

Đây không phải thời điểm hoa hạnh nở rộ trong năm, nhưng người tu hành tự có thủ đoạn để hoa mộc nở mãi không tàn.

Bây giờ gốc cây hạnh cành lá rậm rạp, hoa nở rực rỡ.

Đám tu sĩ áo bào xanh va đầu vào thân cây hạnh, cảnh vật xung quanh lập tức quay cuồng một trận!

Sau một lát, bọn họ đột nhiên xuất hiện trong một nơi tối tăm mờ mịt.

Chung quanh đều là sương mù dày đặc, không nhìn rõ cảnh tượng.

Cách đó không xa, một bóng người ngồi xếp bằng, coi đất là giường, huyền bào tản ra, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, vẻ mặt lạnh băng, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng xanh thẳm mơ hồ di chuyển.

Vô số sợi tơ huyết sắc xuyên qua cơ thể hắn ta, chui vào giữa hư không!

Thấy tình cảnh quỷ dị này, đám tu sĩ áo bào xanh giật mình nhưng nhìn kỹ lại, người kia lại là Bùi Lăng, lập tức vui mừng.

Bọn họ nhìn nhau một chút, xác nhận không phải là huyễn cảnh mê hoặc của Tuyết Hồ Yêu, sáu người không nói hai lời, đồng loạt ra tay!

Lão Bát áo lam tốc độ nhanh nhất, trong khoảnh khắc đã đánh ra gần trăm đạo huyết chưởng, muốn giết chết Bùi Lăng ngay tại chỗ!

Những người còn lại cũng lần lượt hoặc thi triển thuật pháp, hoặc thôi động pháp khí, phát ra một kích toàn lực.

"Bùi Lăng" vẻ mặt bình thản, không tránh không né, càng không làm ra chút phòng ngự nào.

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm...

Sương mù dày đặc xung quanh lại nhanh chóng nhạt đi trong sự tấn công của rất nhiều thuật pháp, để lộ ra bùn đất đá vụn, rõ ràng là sâu dưới lòng đất!

Vào lúc này, xung quanh "Bùi Lăng" cát bay đá chạy, cảnh hoàng tàn khắp nơi, mặt đất đã hiện ra lưu ly chi tượng.

Nhưng hắn không hề bị tổn thương chút nào, ngược lại khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Cảm nhận được lực kéo của trấn mệnh hồn tuyến giảm mạnh, không nhịn được nhìn về phía Bùi Lăng phương chân chính.

"Đa tạ." "Bùi Lăng" lạnh lùng phun ra một câu, sau đó duỗi ra một bàn tay trắng nõn thon dài, chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng vạch một cái về phía trước.

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc ầm vang chém ra, khí thế như hồng!

Sáu tên tu sĩ Trúc Cơ quá sợ hãi, còn không kịp thấy hoảng sợ vì "Bùi Lăng" lại có phòng ngự kinh người như thế, chớp mắt đã thấy đao khí đánh tới, đang muốn đối phó, trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, núi thây từng đống! Huyết hải cuồn cuộn!

Hơi thở máu tanh tràn ngập như thực chất!

Vô cùng kiên quyết tràn ngập toàn bộ thiên địa, dường như vào lúc thẳng tiến không lùi, không có gì không thể trảm!

Vào lúc mất tập trung, tu sĩ áo bào xanh ra tay đầu tiên hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị chia xác thành hai nửa ngay tại chỗ!

Oanh!!!

Sau khi đao khí chém qua cơ thể một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, dư thế không giảm, tiếp tục xẹt qua hư không rơi vào vách đá ở đằng xa, cả khối đá lớn cao mấy trượng lập tức phát ra tiếng vỡ vụn "răng rắc", "răng rắc", vết nứt như mạng nhện hiện ra ở mặt ngoài, nhanh chóng lan tràn nứt ra, bong ra từng mảng.

"Bùi Lăng" quay đầu, dù bận vẫn ung dung hướng mỉm cười với năm tên tu sĩ Trúc Cơ, ung dung không vội nói: "Thất Sát trấn mệnh, Chú Quỷ tranh đạo... Đây là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

"Hiện tại Bùi Lăng ta không phải kẻ địch thật sự của các ngươi, Bùi phủ này đã bị Chú Quỷ khống chế."

"Các ngươi đều là huyết thực của hắn, chỉ có ta có thể cứu các ngươi ra ngoài!"

"Không muốn chết thì đến hoa viên nhỏ ở hậu đường trong phủ, mang tới ma đao bản mệnh của ta, Cửu Phách Đao!"

"Đến lúc đó, ta đưa các ngươi một tạo hóa!"

Chương 408: Ta là Chú Quỷ!

Bùi phủ, Bích Ngô viện.

Ngọc Tuyết Chiếu vẫn canh giữ ở bên cạnh Bùi Lăng, không biết vì sao nó đột nhiên cảm giác được huyết khế giữa mình và Cẩu chủ nhân phân chia thành hai phần?

Trước mắt là chủ nhân của mình, nhưng hình như ở phía bắc Bùi phủ còn cất giấu một chủ nhân khác của mình?

Không đúng!

Nó rõ ràng chỉ có một chủ nhân, đây là có chuyện gì?!

Lúc này, Bùi Lăng cảm ứng được ở vị trí U Đô Huyền Minh sát khí, Chú Quỷ như là một ngọn nguồn truyền nhiễm to lớn.

Ngàn vạn nguyền rủa thuận theo địa mạch, chậm rãi xâm chiếm toàn thành.

Sinh linh từ yếu đến mạnh dần chú biến!

Trước mắt, vẫn chỉ là rắn chuột sâu kiến cùng phàm nhân tâm chí không kiên định. Nhưng theo thời gian trôi qua, nguyền rủa xâm nhiễm tăng lên, nghĩ cũng biết với trình độ tu sĩ Lộc Tuyền thành, sẽ không thể chống cự được!

Tòa thành trì này đã bị chiếm đóng...

Vào lúc này, sinh linh đã chú biến oán hận nhau, sau khi chém giết, tàn tật, tử vong, bọn họ sẽ bộc phát ra chú oán chi niệm chìm vào lòng đất, địa mạch sẽ hấp thu tụ hợp vào trấn mệnh hồn tuyến.

Về sau, dưới sự điều khiển của hệ thống, những nguyền rủa này biến thành lực lượng, phần lớn đều bị Bùi Lăng đoạt lại.

Chỉ có một phần rất nhỏ bị Chú Quỷ hấp thu.

Mỗi khi tranh được một phần lực lượng chú oán, lực lượng của Bùi Lăng sẽ mạnh lên một phần, bên Chú Quỷ cũng thế.

Ngoại trừ cái đó ra, trấn mệnh hồn tuyến giữa hư không không ngừng truyền đến lực kéo, muốn rút toàn bộ một thân tinh khí, huyết nhục, lực lượng của hắn đi!

Nhưng hệ thống không hề yếu thế, kéo căng tất cả sợi tơ huyết sắc đến thật chặt, như muốn chiếm ngược lại Chú Quỷ làm của riêng!

Nói cách khác, lúc này Bùi Lăng và Chú Quỷ đang kéo co thông qua trấn mệnh hồn tuyến làm môi giới, kẻ thắng làm vua, kẻ bại mất tất cả...

"Thì ra là thế!" Bùi Lăng hơi hiểu được, cái gọi là Chú Quỷ tranh đạo, hóa ra không chỉ lấy pháp khí bản mệnh phân chia thắng thua như Hàn Tư Cổ đã nói, còn có đường tắt khác!

Chỉ cần thắng đối phương trong lúc đấu sức ở trấn mệnh hồn tuyến, thắng!

Trực tiếp chém giết đối phương, thắng!

Dung hợp bản nguyên mệnh kiếp của Cửu Phách Đao trước, thắng!

Chỉ cần phân chia thắng bại trong bất kỳ một trận nào, tranh đạo sẽ trực tiếp kết thúc.

Tình huống hiện tại, hệ thống chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nếu Chú Quỷ không chịu suy nghĩ ra cách khác, có thể nói Bùi Lăng chắc chắn thắng!

Nhưng đúng vào lúc này, bên Chú Quỷ đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, ngay sau đó...

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, Chú Quỷ chịu công kích lại cắt ngang ủy thác của hắn?!

Ngay sau đó, trấn mệnh hồn tuyến lập tức truyền đến lực kéo to lớn, gần như muốn kéo cả người Bùi Lăng vào giữa hư không.

Bùi Lăng lập tức bình tĩnh đè xuống tất cả tạp niệm, nhanh chóng vận chuyển Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, cố hết sức ổn định trấn mệnh hồn tuyến.

Cùng lúc đó, hắn ta một lòng hai việc, rút ra lực lượng nguyền rủa liên tục tích tụ dưới lòng đất.

Chỉ là, sự khống chế của hắn không thể hoàn mỹ không một tì vết như lúc hệ thống vận hành.

Trước mắt, chỉ là khó khăn lắm mới ngang hàng với Chú Quỷ, trong chốc lát người này cũng không thể làm gì được người kia.

Bùi Lăng thấy thế, khẽ nhíu mày, tập trung suy tư: "Một khi Chú Quỷ chịu công kích, hệ thống sẽ bị cắt ngang việc tu luyện..."

"Nói cách khác, bây giờ ta chỉ có thể tự tranh đạo với Chú Quỷ..."

"Tiếp theo phải cẩn thận, năm đó Hàn Tư Cổ cũng là một đời thiên kiêu thanh danh hiển hách, lại thua trong một kiếp cuối cùng này."

Còn chưa suy nghĩ xong, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân!

Ngọc Tuyết Chiếu vô cùng lo lắng, lông tóc cả người xù lên: "Cẩu chủ nhân, bọn họ đã tìm tới, khi nào ngươi mới xong?"

"Ngươi dùng huyễn thuật ẩn nấp đi, không cần phải để ý đến ta." Bùi Lăng lấy lại tinh thần, hơi suy nghĩ, lập tức nói.

"... Đây là ngươi nói đó!" Ngọc Tuyết Chiếu vô cùng nghi ngờ, nhưng cảm ứng được chẳng mấy chốc người bên ngoài sẽ tới, không nói nhiều lời nữa, vội vàng làm theo.

Nó vừa che giấu thân hình của mình, lão đại dẫn đầu bốn tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ đã đuổi theo một đám oan hồn tiến quân thần tốc!

Lúc thấy Bùi Lăng, mặc dù quanh người hắn có rất nhiều sợi tơ màu đỏ rũ xuống, nhưng ngay sau đó bọn họ dứt khoát phát động công kích.

Bốn người bấm niệm pháp quyết, đồng thời vẩy ra một nắm lớn phù lục trong tay áo, ánh sáng lập lòe, trong nháy mắt mấy chục đạo thuật pháp chen chúc mà tới! Cỏ cây xung quanh lập tức bị bẻ gãy, Ngọc Tuyết Chiếu rùng mình, toàn thân cứng đờ suýt thì sợ hãi kêu lên!

Bây giờ Cửu Phách Đao không ở bên cạnh, Bùi Lăng chỉ có thể dùng tay làm đao, thoạt nhìn rất tùy ý chém xuống.

Đao khí như nước thủy triều!

Lúc đầu như một sợi dây hiện ra trên biển trời, chớp mắt đã như bão táp quét ngang toàn trường!

Không giống với đao khí mà Chú Quỷ đánh ra, một đao kia của Bùi Lăng càng bá đạo, ngang ngược, càng nặng sát ý hơn!

Rầm rầm rầm...

Tất cả thuật pháp đều bị một đao tiêu diệt!

Khí thế đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía bốn người.

Chương 409: Cửu Phách Ma Đao (1)

Sắc mặt bốn người thay đổi muốn né tránh, trước mắt lập tức hiện ra thế giới huyết sắc, trong tầm mắt thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, có một luồng ý chí vô cùng cuồng bạo, bá đạo vô song, trường mâu đâm thẳng vào tâm thần!

Phốc.

Đao khí to lớn xuyên qua, lão Cửu đứng mũi chịu sào chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, thịt nát xen lẫn huyết thủy bắn tung tóe lên ba người còn lại!

"Cửu đệ!!!" Ba người hoảng sợ muốn chết, khí tức của Bùi Lăng này đã đạt tới giới hạn Trúc Cơ kỳ, nhưng thấy thế nào cũng chưa Trúc Cơ, sao lại kinh khủng như vậy?!

Trúc Cơ trung kỳ không ngăn được một đao của đối phương!

Cái này... Là Thiên Đạo Trúc Cơ?!

Trong lòng ba người đau đớn lại giật mình nhìn nhau, cố gắng đè nén sự oán giận đang kích thích muốn chia ra mà chạy, đột nhiên trong lòng hoảng sợ, cảm thấy như một con thỏ đi trong rừng bị diều hâu nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, bóng diều hâu bao phủ xuống, không ai dám di chuyển chút nào.

Đao ý!

Đao ý lạnh lẽo khóa chặt tâm hồn, trong lòng ba người có cảm giác, chỉ cần động đậy bọn họ sẽ phải nhận lấy một kích lôi đình!

Bọn họ lập tức cứng đờ, cũng không dám thở mạnh.

Bùi Lăng híp mắt, suy nghĩ một lát, lạnh lùng mở miệng: "Thất Sát trấn mệnh, Chú Quỷ tranh đạo, ma kiếp một độ, đạo cơ thiên thành!"

"Đây là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp mà Bùi Lăng đạt được, Chú Quỷ đạo cơ!"

"Mà ta là Chú Quỷ!"

...

Phòng khách Bùi phủ!

Tộc nhân Bùi thị không phân biệt gia chủ, gia lão, tông tử đều rúc trong đại sảnh như chim cút bị đuổi.

Một oan hồn Trúc Cơ kỳ cầm đầu, vài oan hồn Luyện Khí tầng chín đi lại xung quanh trông coi.

Oan hồn không có tình cảm, linh trí cũng không cao, không nhận được phân phó của chủ nhân, sẽ không cố ý làm nhục giết hại bọn họ tìm niềm vui.

Nhưng thấy từng đầu quỷ mị cách mình chỉ trong gang tấc, rất nhiều tộc nhân vẫn không nhịn được run lẩy bẩy.

Đám người Bùi Tuyên đã quen ra lệnh, lúc này lại còn biết suy nghĩ: Mười tên Trúc Cơ kia đi tìm Bùi Lăng, nếu đã để lại những oan hồn này trông coi chứ không phải giết sạch, hiển nhiên tính mệnh tộc nhân Bùi thị còn có tác dụng với đám người Trúc Cơ kia, trong chốc lát sẽ không ra tay giết hại bọn họ.

Hoặc là sẽ không giết chết tất cả tộc nhân Bùi thị.

"Gia chủ, làm sao bây giờ?" Một gia lão ngồi trong đám người chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Bùi Tuyên, dùng giọng nói gần như là thì thầm hỏi.

Bùi Tuyên hít sâu một hơi, nếu hắn ta biết nên làm thế nào đã sớm hành động, còn cần đối phương mở miệng hỏi?!

Tùy tiện lấy ra một oan hồn ở nơi đây, có thể dễ dàng đồ sát toàn bộ Bùi gia! Dù sao hắn ta chỉ là Luyện Khí tầng bảy.

Liếc gia lão này một cái, hắn ta không nhịn được khẽ trách mắng: "Ngu xuẩn! Trước khi ngươi mua đám người đó, cũng không biết điều tra rõ ràng?!"

"Nếu không phải ngươi dẫn sói vào nhà, vì sao lại có tai họa ngập trời thế này!"

Gia lão kia cảm thấy hơi oan ức: "Ta có cách nào chứ? Bọn họ là Trúc Cơ! Mười vị Trúc Cơ muốn che giấu tu vi, sao ta có thể phát hiện được?"

"Lại nói, những ngày qua bọn họ đã từng hầu hạ ở trước mặt gia chủ, không phải gia chủ cũng không phát hiện vấn đề sao?"

Một gia lão ngồi cách đó không xa nghe vậy hoà giải: "Được rồi, đều nói ít vài câu đi. Muốn trách thì phải trách Bùi Lăng!"

"Mười vị Trúc Cơ này đều do hắn dẫn tới!"

Nhắc đến việc này, Bùi Tuyên lại không nhịn được mắng: "Còn không phải các ngươi nghe nói hắn vượt qua vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn, liền la hét muốn hắn nhanh chóng quay về hàn gắn tình cảm?! Lúc ấy ta đã nói, sau khi hắn nhập tông tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy, còn không bằng chờ hắn khoảng hai năm nữa lại gọi về, như thế việc mở thương lộ xung quanh cũng chắc chắn hơn."

"Kết quả đám lão già các ngươi lòng tham không đủ, suốt ngày thúc giục gọi người trở về, hiện tại hài lòng chưa?"

Thấy sắp cãi cọ ầm ĩ, một gia lão tuổi tác lớn nhất không nhịn được: "Hiện tại cãi cọ thế này có tác dụng gì?! Nhanh chóng nghĩ cách chạy đi!"

"Không biết đợi lát nữa lại đến ai bị kéo đi bày trận!"

"Ai không muốn ra ngoài?!" Bùi Tuyên cười lạnh, "Tam thúc công, hay là ngươi đi ra ngoài trước làm tấm gương cho chúng ta?"

Tam thúc công kia tức giận: "Ngươi..."

Ngay lúc bọn họ cãi cọ càng ngày càng hăng, gần như muốn đánh nhau, oan hồn trông coi xung quanh đột nhiên phát ra một tiếng gào thét bi thương, chủ nhân của bọn chúng đã chết! Dựa theo khế ước, bọn chúng cũng không thể tiếp tục tồn tại.

Tiếng rít gào sắc nhọn khiến rất nhiều người yếu ớt trong số tộc nhân Bùi thị bất tỉnh ngay tại chỗ!

Trong giây lát, tất cả oan hồn ở đây đều không cam lòng giãy giụa rồi hồn phi phách tán!

Thấy cảnh này, tộc nhân Bùi thị giật mình, Bùi Tuyên phản ứng nhanh nhất, lập tức hô lên: "Nhanh trốn! Chia ra trốn!"

Bùi thị chỉ là gia tộc nhỏ ở Lộc Tuyền thành, bởi vì thực lực quá yếu, nhiều năm không thể thông thương với thành trì xung quanh, chỉ có thể bị động chịu sự bóc lột của thương đội đường xa mà đến.

Vì vậy, từ gia chủ trong đến đám người trong tộc đều là người sống an nhàn sung sướng nhiều năm, trải nghiệm trong nửa ngày này đã khiến rất nhiều người sợ vỡ mật.

Chương 410: Cửu Phách Ma Đao (2)

Mặc dù sau khi một vài người nghe thấy Bùi Tuyên nhắc nhở, lập tức đứng lên chạy ra ngoài, vẫn còn một vài tộc nhân khác xụi lơ trên mặt đất, xin giúp đỡ từ người xung quanh: "Ta, chân ta không có sức, không bò dậy nổi, dẫn ta chạy cùng đi!"

Nghe vậy, có người lập tức hất người thân ra, bỏ trốn mất dạng; nhưng cũng có một vài người quan hệ tốt, hoặc là phụ mẫu chí thân không nỡ lòng nào, kiềm chế sự sợ hãi đỡ người này trên lưng, chậm rãi đi từng bước ra ngoài.

Bọn họ chạy ra phòng khách, vô thức muốn đuổi theo đám người gia chủ, nhưng đưa mắt nhìn quanh, đâu còn bóng dáng đám người Bùi Tuyên nữa?

Lúc này, Bùi Tuyên cùng mấy tên gia lão đã tránh tầm mắt mọi người, áp sát chân tường nhanh chóng chạy đến hoa viên nhỏ ở phía sau!

Nơi đó có một mật đạo chỉ có gia chủ Bùi thị và tâm phúc mới biết được, có thể đi thẳng ra ngoài thành.

Bọn họ phải dùng tông tử Bùi thị đang chạy tán loạn khắp nơi để trì hoãn thời gian, giúp mình kịp chạy trốn.

Chẳng mấy chốc, bọn họ lao vào một cánh cửa hồ lô khắc hoa.

Phía sau cửa bóng cây san sát, hòn non bộ đứng thẳng bên bờ Hồ Thạch, u tĩnh xinh đẹp.

Chỉ là bây giờ không ai có tâm trạng thưởng thức, vừa chạy vừa cảnh giác thỉnh thoảng quan sát sau lưng: "Nhanh! Mật đạo ở ngay phía trước."

"Cũng may những tu sĩ Trúc Cơ kia không đuổi theo!"

"Tên khốn Bùi Lăng này, rốt cuộc đã trêu chọc kẻ địch mạnh gì?! Sau khi chạy ra Lộc Tuyền thành, toàn bộ chúng ta đều phải mai danh ẩn tích!"

Đám người chen chúc ở mật đạo bên bờ Hồ Thạch, lo lắng chờ đợi thời khắc cơ quan mở ra, đám người Bùi Tuyên ngươi một lời ta một câu, dựa vào đó để xoa dịu tâm trạng lo lắng không yên.

Đang nói chuyện, cơ quan chưa mở ra, mặt đất dưới chân bọn họ đã chảy ra máu tươi cuồn cuộn.

"Ừm?" Bùi Tuyên khẽ giật mình, lập tức phát hiện không đúng, đang chờ co cẳng bỏ chạy nhưng trong đầu lại thấy choáng váng.

Trong chốc lát, chờ hắn ta tỉnh táo lại đã xuất hiện ở bên bờ huyết trì!

Huyết trì này khoảng mấy trượng vuông, bên trong tràn đầy máu tươi sền sệt, đậm đặc, mùi máu tanh đập vào mặt!

Dường như phát hiện sinh linh đến đây, huyết trì vốn bình tĩnh đột nhiên sôi trào cuồn cuộn, chẳng mấy chốc một thanh trường đao như thể rắn chia ra làm hai từ từ bay lên ở giữa ao máu!

Tạo hình của cây đao này đơn giản mộc mạc, thân đao lại có vẻ cực kỳ hoa lệ như màn trời đêm hè, tô điểm vô số ngôi sao óng ánh trong hoàng hôn thâm thúy, ngoài ra lại có chín đạo huyết văn quấn quanh, cao ngạo, ưu nhã, hung ác, sát khí quanh quẩn, trong mơ hồ truyền đến cảm giác cuồng bạo.

Trong lòng đám người Bùi Tuyên vô cùng hoảng sợ, cây đao này vừa xuất hiện còn chưa nhằm vào bọn họ, người xung quanh đã gần như không thở nổi.

Hơn nữa, đây không phải là đao của Bùi Lăng sao?

Tại sao lại ở chỗ này!

Sau khi nhận ra Cửu Phách Đao là đồ của Bùi Lăng, một gia lão nhíu mày đang chuẩn bị mở miệng quát lớn, để Bùi Lăng buông bỏ sự áp chế với bọn họ, còn chưa mở miệng nói đã thấy đao quang lóe lên...

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Chỉ trong nháy mắt, chín bộ thi thể ngã lăn xuống tại chỗ!

Ba bộ trong số đó không có chút vết thương nào, chỉ có một vết đỏ bừng ở cổ họng, một đao mất mạng, chết vô cùng nhanh chóng, thậm chí đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì; còn có ba bộ, đầu tiên là ngón tay, con mắt, lỗ tai, cái mũi rơi xuống đầy đất... Sau đó mới là toàn bộ thân thể, sau khi trơ mắt nhìn mình bị phân xác mới chết dưới đao!

Ba bộ cuối cùng thê thảm nhất, thoạt nhìn như người tàn tật lại như thịt băm, rơi lả tả trên mặt đất, có một loại gọn gàng quỷ dị.

Thấy tình cảnh này, Bùi Tuyên và một gia lão còn sót lại như rơi vào hầm băng, sợ vỡ mật!

"Chủ nhân... Chủ nhân của ta ở đâu?" Trong Cửu Phách Đao lơ lửng giữa không trung vang lên một giọng nói lạnh băng.

Sắc mặt Bùi Tuyên và gia lão tái mét, không nhúc nhích cũng không dám trả lời.

Phốc phốc...

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Cửu Phách Đao ánh lên đao quang, hai cái xác cuối cùng ngã xuống.

Trong thân đao truyền ra một giọng nói vô cùng đau khổ: "Chủ nhân bị giấu rồi! Ta... Ôi ôi... Ta nhất định phải... Nhất định phải tìm ra chủ nhân!!!"

Đột nhiên giọng nói biến đổi, khàn cả giọng hô: "Không nói chủ nhân ở nơi nào, các ngươi đều phải chết! Đều chết cho ta!!!"

"A..." Ngay sau đó, trong thân đao lại đổi thành một giọng nói vô cùng quyến rũ, khẽ than nhẹ, "Rất muốn... Ừ... Rất muốn chủ nhân... Rất muốn được chủ nhân nắm trong tay, ôm vào trong ngực yêu thương... Còn muốn... Muốn uống máu chủ nhân... Ừ..."

Trong giây lát, thân đao rung động phát ra từng tiếng đao minh sắc nhọn, một giọng nói nổi giận xen lẫn sự điên cuồng vô tận gầm thét: "Đi tìm! Tất cả đều đi tìm! Bây giờ chủ nhân cần ta! Không tìm thấy chủ nhân, vậy giết sạch tất cả mọi người!!!"

Đám người Bùi Tuyên đều phơi thây ngay tại chỗ, nhưng hồn còn chưa tán đi, chẳng mấy chốc đã hóa thành Trành Quỷ mới sinh trong tiếng đao linh gào thét, bay ra nơi đây, đi tìm kiếm Bùi Lăng trong phủ...

Lòng đất, không gian màu xám.

Thi thể tu sĩ áo bào xanh còn chưa khô vết máu, năm người còn lại nhìn qua Bùi Lăng, toàn thân lạnh lẽo, đây là Thiên Đạo Trúc Cơ!

Chương 411: Nhân Quỷ tranh đạo!

Mặc dù khí tức đối phương còn chưa hoàn toàn Trúc Cơ thành công, nhưng chỉ nửa bước Thiên Đạo Trúc Cơ này, bọn họ đã không phải đối thủ!

Năm người cộng lại... Không, dù mười huynh đệ cùng tiến lên, cũng không có chút phần thắng nào.

Thiên Đạo Trúc Cơ lại kinh khủng như vậy!

Chẳng trách nhiều năm qua chủ gia vẫn luôn nắm giữ một bộ phận quyền hành của Thánh tông.

"Ta hiểu, chúng ta sẽ đi lấy Cửu Phách Đao cho ngươi!" Vào lúc này, Tiểu Thập phản ứng nhanh nhất, hắn ta bình tĩnh nói, tiếp theo lặng lẽ túm góc áo đồng bạn bên cạnh, muốn trực tiếp rời đi.

"Đợi chút." Bùi Lăng đột nhiên gọi, ánh mắt híp lại nhìn năm người, lạnh lùng hỏi, "Vì sao các ngươi không có hứng thú với Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp của ta?"

"A?" Tiểu Thập lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, vừa rồi hắn ta muốn chạy trốn, nên tỏ ra hơi gấp gáp!

"Bùi Lăng, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta đều đã Trúc Cơ, cho dù Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp có tốt, cũng vô dụng với chúng ta..." Lão Nhị vội vàng trả lời, trong mắt tình huống này, quan trọng nhất là mạng sống, đâu còn dám ngấp nghé Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp của đối phương?

Nghe vậy, khóe môi Bùi Lăng cong lên, nở một nụ cười quỷ dị, hướng dẫn từng bước: "Vậy chắc các ngươi còn có hậu bối, có thể truyền Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho hậu bối của các ngươi!"

"Các ngươi yên tâm! Mặc dù Bùi Lăng ta sát phạt quả quyết, nhưng ở nơi khác thì cũng thôi, nơi đây là Lộc Tuyền thành!"

"Là nơi ta sinh ra, cũng là quê cha đất tổ của ta."

"Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình!"

"Bây giờ ta và Chú Quỷ tranh đạo, một khi để nó chiếm được ưu thế, người cả thành này, có rất nhiều phụ lão hương thân nhìn ta lớn lên, huynh đệ tỷ muội lớn lên cùng ta, nhất định sẽ biến thành huyết thực của hắn."

"Đến lúc đó các ngươi cũng gặp nguy hiểm!"

"Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt có suy nghĩ khác."

"Tính tình Chú Quỷ tàn nhẫn khát máu, không có chút đạo nghĩa nào, không khác gì cầm thú."

"Dù ta với các ngươi có chỗ hiểu lầm, nhưng cuối cùng đều là Nhân tộc!"

Sắc mặt năm người trắng bệch, dùng sức gật đầu: "Chúng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm, như ngươi đã nói, mọi người cùng là Nhân tộc, tất nhiên không lý nào lại giúp đỡ dị tộc."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại nhắc nhở: "Dù sao Cửu Phách Đao kia của ta cũng là ma đao, trời sinh tính tình khát máu. Sau khi tìm đến nó, nhớ kỹ nhất định phải báo tên của ta trước tiên! Nếu không, nó sẽ coi tất cả sinh linh lại gần mình là huyết thực đưa tới cửa."

"..." Sắc mặt năm người trắng hơn, gật đầu, "Tốt! Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta đi ngay!"

"Chú Quỷ hung tàn, một mình ngươi đi tìm là được, những người khác ở lại nơi này, có ta che chở, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện!" Bùi Lăng lại lắc đầu, chỉ vào lão Nhị nói.

Nghe vậy, vẻ mặt năm người đều cứng đờ, lão Nhị vội nói: "Bùi Lăng, Bùi phủ chiếm diện tích không nhỏ, không bằng để chúng ta cùng đi tìm, tốc độ càng nhanh..."

Bùi Lăng sầm mặt lại: "Ta muốn tốt cho các ngươi! Làm sao? Các ngươi không tin ta?"

Lão Nhị phát hiện sát ý của hắn, trong lòng run lên, không còn chút can đảm nào, không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể ném một ánh mắt "cẩn thận" cho đám người Tiểu Thập, thở sâu: "Được!"

Đang muốn quay người rời đi, lúc này Bùi Lăng chỉ một ngón tay, chỉ thấy rất nhiều sợi tơ huyết sắc đang quấn quanh trên người hắn, lập tức chia ra một chùm trói lão Nhị lại!

"Bây giờ bên ngoài không an toàn." Bùi Lăng thấy bọn họ trợn mắt nhìn mình, bình tĩnh nói, "Ta đang muốn tốt cho các ngươi."

Trước mắt Bùi Lăng là dao thớt, bọn họ là thịt cá, mặc dù không tin tưởng lời này, lão Nhị cũng không dám lên tiếng, nhìn đồng bạn, rồi mới lên tiếng: "Đưa ta ra ngoài, sau khi ra ngoài, ta sẽ tìm Cửu Phách Đao cho ngươi!"

Còn chưa nói hết câu, cảnh tượng trước mắt hắn ta lay động một trận, lúc rõ ràng đã quay về dưới cây hoa hạnh.

...

Bích Ngô viện, khắp nơi bừa bộn.

"Thiên Đạo Trúc Cơ!?"

"Chú Quỷ?"

Ba tên tu sĩ Trúc Cơ đều nghi ngờ nhìn Bùi Lăng.

Thực lực đối phương quá mạnh, đúng là không giống với Bùi Lăng mà bọn họ gặp trước đó.

Bùi Lăng không nhanh không chậm giải thích: "Không sai! Vào thời khắc những sinh linh bị Bùi Lăng tàn sát làm nhục sắp chết, đã sinh sôi ra vô tận oán giận nguyền rủa tên là Chú Quỷ, đặc biệt đến tranh đạo vào lúc hắn Trúc Cơ, nợ máu trả bằng máu!"

"Ta thắng, một thân huyết nhục, tu vi của hắn trở thành huyết thực của ta."

"Hắn thắng, toàn bộ chú lực của ta bị hắn cướp mất, để trúc Thiên Đạo Đạo Cơ của hắn!"

"Hiện tại mấu chốt tranh đoạt giữa ta và hắn, nằm ở chỗ binh khí bản mệnh Cửu Phách Đao của hắn!"

"Các ngươi mang Cửu Phách Đao tới cho ta, ta thắng lần tranh đạo này, hắn chắc chắn phải chết."

"Đến lúc đó nhất định hai tay dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

"Dù sao, công pháp của Nhân tộc các ngươi không có chút tác dụng nào với ta!"

Nghe đến đó, ba người dần hiểu được, Bùi Lăng thật sự đã bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ, hơn nữa đã tiến hành đến giai đoạn quan trọng nhất!

Người trước mắt là Chú Quỷ, do Thiên Đạo Trúc Cơ của đối phương diễn hóa ra, đây là vì Bùi Lăng phải độ kiếp!

Ba người liếc nhau, Chú Quỷ này vừa ra tay đã giết lão Cửu, thực lực kinh khủng, tuyệt đối không thể từ chối yêu cầu của đối phương ngay trước mặt.

Chương 412: Ta có hai kế… (1)

Về phần Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, trước mắt đã là thứ yếu, dù sao mạng sống quan trọng hơn.

Cho nên, phải nhanh chóng lấy lý do rời đi, tụ hợp với các huynh đệ khác để bàn bạc.

Thế là lão Đại trong ba người mở miệng: "Chúng ta cũng là kẻ địch của Bùi Lăng, ước gì sớm ngày chém giết hắn, các hạ chờ một lát, bây giờ chúng ta sẽ đi lấy Cửu Phách Đao cho các hạ!"

Nói xong định cùng hai huynh đệ rời đi.

Lúc này, Bùi Lăng lại chỉ vào lão Tam và lão Ngũ: "Hai người các ngươi ở lại nơi này, một mình hắn đi là được! Nếu hắn một đi không trở lại, hai người này là huyết thực của ta!"

Ba người thay đổi sắc mặt, vội vàng giải thích: "Các hạ, bên cạnh Bùi Lăng có con Hồ Yêu rất giỏi huyễn thuật. Một khi ba người chúng ta tách ra, sẽ bị mê hoặc, bị tiêu diệt từng bộ phận..."

"Không sai! Kính xin các hạ yên tâm, dù là vì lấy mạng Bùi Lăng, hay là vì Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chúng ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn thành nhiệm vụ của các hạ."

"Các hạ, chúng ta..."

Bùi Lăng cười lạnh lắc đầu, lười nghe bọn họ nói nhảm, bắn ra trấn mệnh hồn tuyến cuốn lấy lão Đại kia, đánh chưởng kình ra một cái, thoải mái đẩy hắn ta ra khỏi Bích Ngô viện, lạnh giọng cảnh cáo: "Trong vòng ba ngày, ta muốn thấy Cửu Phách Đao!"

"Chú Quỷ ta không giống Nhân tộc các ngươi, chỉ biết lợi ích là trên hết, không nói tín nghĩa!"

"Bản quỷ chỉ có một mục đích, là tuân theo Thiên Đạo từ nơi sâu xa, cướp đi tất cả của Bùi Lăng!"

"Chỉ cần các ngươi trung thực phối hợp, sau khi đạt được mục đích, bản quỷ lập tức rời đi, tuyệt đối không tổn thương một sợi lông của các ngươi."

Nghe vậy, lão Đại đứng lên từ dưới đất, kiêng dè nhìn Bích Ngô viện, trong chốc lát không quan tâm vết máu trên người, vội vàng rời đi.

Phát hiện khí tức của hắn ta đi xa, Bùi Lăng chuyển sang hai người còn lại.

"Các hạ..." Còn chưa dứt lời, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức thi triển huyễn thuật dựa theo ám chỉ của Bùi Lăng, kéo một người trong đó vào huyễn cảnh!

Người còn lại...

Năm ngón tay của Bùi Lăng vồ lấy, lập tức bóp chặt cổ họng hắn ta: "Nói! Là ai phái các ngươi tới giết ta?!"

Bùi phủ.

Tiền viện, từng tòa nhà san sát nối tiếp nhau, cột trụ sơn son, kỳ hoa dị thảo tô điểm.

Vì nghênh đón kỳ lân tử Bùi gia trở về, vẫn còn rất nhiều trang trí được làm theo yêu cầu, khắp nơi đều là dấu vết giăng đèn kết hoa, lại không có một ai, có vẻ đặc biệt quạnh quẽ quỷ dị.

Cộp, cộp, cộp... Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh, lão Nhị vừa đi vừa không ngừng quay đầu, mãi cho đến khi trong tầm mắt không thấy cây hạnh nữa, vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh.

Đáng chết!

Bùi Lăng này lại sớm Thiên Đạo Trúc Cơ như vậy!

Hơn nữa, không ngờ Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp đáng sợ như thế.

Chưa hoàn thành Trúc Cơ, đã có thể nghiền ép tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ bình thường!

Với thực lực hiện tại của mấy huynh đệ bọn họ, gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này.

Phải ăn nói với chủ gia như thế nào đây?

Nghĩ đến đủ loại thủ đoạn của chủ gia, lão Nhị không nhịn được rùng mình.

Lấy lại bình tĩnh, hắn ta suy nghĩ dự định tiếp theo.

Chắc chắn không thể đi tìm Cửu Phách Đao về cho Bùi Lăng!

Hiện tại Bùi Lăng đã mạnh như vậy, nếu đạt được Cửu Phách Đao, thành tựu Thiên Đạo Đạo Cơ, có thể nghĩ đến kết cục của đám người bọn họ!

Vấn đề là, lão Tứ, lão Lục, lão Thất và Tiểu Thập còn nằm trong tay đối phương, không đi lấy Cửu Phách Đao, bốn huynh đệ này chắc chắn phải chết.

Hơn nữa trên người mình...

Lão Nhị cúi đầu nhìn sợi tơ huyết sắc trên người, sắc mặt lại xấu hơn mấy phần: Những sợi tơ này trói buộc ở trên người hắn ta, ngoại trừ mắt thường có thể thấy, lại như không có gì.

Mặc cho hắn ta nghĩ cách thế nào, đều như không tồn tại.

Mặc dù không biết những sợi tơ này là cái gì, nhưng nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải loại lương thiện!

"Lập tức đi tụ hợp với lão Đại!" Nghĩ tới đây, vẻ mặt lão Nhị hung ác nham hiểm tự lẩm bẩm một câu, thi triển độn pháp, không hề chậm trễ chạy về phía đông nam.

Một lát sau...

Trong một khóa viện.

Lão Đại và lão Nhị đang phi nhanh lại gặp nhau ở đây, lúc đối mặt đều không nhịn được khẽ giật mình.

Lão Nhị đang muốn mở miệng, lão Đại đã trầm giọng hỏi: "Những người khác đâu? Sao chỉ có một mình ngươi?"

"Đại ca, chúng ta tìm được Bùi Lăng, nhưng hắn đã bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ, thực lực cường hãn, lão Bát bị một đao của hắn chém giết!" Lão Nhị lấy lại bình tĩnh, nói, "Lão Tứ, lão Lục, lão Thất còn có Tiểu Thập, đều bị hắn bắt lại làm vật thế chấp, dùng cái này để áp chế ta tìm ma đao bản mệnh Cửu Phách Đao cho hắn!"

Hắn ta nói đến đây, lại nhìn sau lưng lão Đại không có một ai, nghi ngờ nói, "Đại ca, lão Tam và lão Ngũ, lão Cửu đâu?"

Sắc mặt lão Đại tái xanh, nói: "Chúng ta gặp Chú Quỷ, lão Cửu cũng bị một đao của hắn chém giết! Lão Tam và lão Ngũ đều bị Chú Quỷ bắt lại làm vật thế chấp... Chú Quỷ cũng muốn ta thu hồi Cửu Phách Đao cho hắn, lấy đó trao đổi mạng sống của lão Tam và lão Ngũ."

Trao đổi tin tức xong, vẻ mặt hai người đều rất khó coi.

Thực lực của Bùi Lăng và Chú Quỷ đều quá mạnh!

Hơn nữa, yêu cầu của bọn họ đều là Cửu Phách Đao!

Chương 413: Ta có hai kế… (2)

Điều này có nghĩa, dù lão Đại và lão Nhị nghe lời đi tìm được Cửu Phách Đao, cũng phải lựa chọn cứu các huynh đệ kia.

Đây là dưới tình huống Bùi Lăng và Chú Quỷ đều giữ chữ tín.

Nếu bất kỳ bên nào không giữ lời, rất có thể mười người bọn họ đều chết ở đây!

Lão Nhị thở sâu, hỏi: "Đại ca, vậy làm sao bây giờ?"

"Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là chia binh hai đường, ngươi đi bắt tất cả tộc nhân Bùi thị lại, sau đó đi ép Bùi Lăng thả lão Tứ, lão Lục, lão Thất và Tiểu Thập ra! Còn ta thì đi lấy Cửu Phách Đao, trao đổi lão Tam và lão Ngũ với Chú Quỷ." Suy nghĩ lão Đại thay đổi thật nhanh, trầm giọng nói, "Hai là vào trong thành tìm người của Miêu Thành Dương và Chu chân truyền, tất cả mọi người hợp lực diệt trừ Bùi Lăng trước, lại giết Chú Quỷ!"

"Đại ca, người của Miêu Thành Dương và chúng ta đều lần lượt vào thành, nhưng đến nay không có động tĩnh gì." Lão Nhị nói, "Chỉ sợ lo lắng môn quy không dám ra tay, chỉ vì qua loa tắc trách với Miêu Thành Dương, mới đường xa tới đây."

"Về phần người của Chu chân truyền cũng không phải đệ tử xuất thân Thánh tông, mà là môn nhân Tá Đao đường bên Vạn Hủy hải."

"Mục đích của bọn họ không phải vì giết Bùi Lăng."

"Chỉ sợ sẽ không hợp tác với chúng ta."

Lão Đại trầm ngâm nói: "Vậy thì phương pháp thứ nhất! Lúc ngươi đi tìm tộc nhân Bùi thị, nhất định phải để ý tìm bằng được Bùi Hồng Niên, vừa nãy Bùi Lăng chạy trốn khỏi phòng khách, không quan tâm ai hết lại dẫn theo hắn, chắc hẳn trong lòng cũng để ý tộc huynh này ít nhiều."

Lão Nhị gật đầu: "Đại ca yên tâm, ta đã biết!"

Lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng căn dặn, "Đúng rồi, đại ca, lúc ngươi đi tìm Cửu Phách Đao, nhất định phải lập tức nói rõ phụng mệnh Bùi Lăng đến tìm nó trước khi nhìn thấy thanh ma đao kia! Nếu không, nó sẽ coi ngươi như huyết thực đưa tới cửa."

Đôi bên lại tính toán chi tiết các phương diện một lượt, nhanh chóng chia ra hành động, lúc sắp chia tay hai người liên tục hẹn kỹ thời gian, bảo đảm đồng thời trao đổi với Bùi Lăng và Chú Quỷ, vậy mới có thể bảo đảm tất cả huynh đệ an toàn.

Tiểu hoa viên ở hậu đường.

Lão Đại chưa đi vào, ngay từ bên ngoài đã thấy được rất nhiều dấu chân tạp nhạp, sắc mặt hơi trầm xuống.

Ngay trước đó, lúc bọn họ đi tìm Bùi Lăng đã đi ngang qua nơi đây, khi đó nơi này căn bản không có những dấu vết này! Đây là có chuyện gì!?

Hắn ta lập tức đề phòng, rút ra binh khí, cẩn thận đi vào.

Trong tiểu hoa viên không có một ai, chỉ thấy cỏ cây sum suê, vài bông hoa tản ra hương thơm, thoải mái nở rộ rực rỡ.

Hình như bị tiếng bước chân dọa giật mình, một gốc hoa thụ ở gần không gió mà bay, một cơn mưa cánh hoa phấn hồng bay xuống.

Lão Đại không dám chậm trễ chút nào, vỗ ra một chưởng quét dọn sạch sẽ tất cả cánh hoa bay về hướng mình!

Cùng lúc đó, hắn ta quát lớn: "Bùi Lăng để ta tới tìm bản mệnh Cửu Phách Đao của hắn!"

Còn chưa nói hết câu, cảnh vật xung quanh lão Đại hơi lay động, trong chốc lát hắn ta phát hiện mình xuất hiện ở bên bờ huyết trì.

Huyết thủy trong ao sền sệt cuộn trào, một lát sau có một thanh trường đao xinh đẹp chậm rãi bay lên, thân đao như bầu trời xinh đẹp vào đêm hè, chín đạo huyết văn quấn quanh trên đó, xinh đẹp ướt át.

Trong thân đao truyền ra một giọng nói vô cùng quyến rũ: "Chủ nhân? Ngươi... A... Ngươi, ngươi tìm ra chủ nhân của ta rồi sao?!"

Lão Đại đang muốn trả lời, giọng nói trong thân đao đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo hung ác nham hiểm, lạnh giọng hỏi: "Chủ nhân đang ở nơi nào?! Nhanh nói!!!"

Còn chưa nói hết câu, giọng nói trong thân đao đột nhiên vô cùng đau khổ, "Chủ nhân! Chủ nhân của ta! Ta chưa từng rời xa chủ nhân lâu như vậy!!! Ta muốn lập tức! Lập tức thấy chủ nhân! Nhanh! Nhanh dẫn ta đi!"

"..." Đao linh giận dữ mắng mỏ quanh quẩn xung quanh, từng chữ đều như một thanh đại chùy đánh mạnh vào trong lòng hắn ta, sắc mặt lão Đại hết xanh lại trắng, tay đè ngực, chỉ cảm thấy nhịp tim chợt nhanh chợt chậm, vô cùng khó chịu.

Cây đao này... Mang đến cho hắn ta một cảm giác không hề yếu hơn lúc vừa gặp Chú Quỷ yếu!

Lão Đại bình tĩnh, trong lòng cười lạnh, chủ nhân? Sao hắn ta có thể đưa đối phương đến chỗ Bùi Lăng?

Hắn ta chỉ lừa gạt nó giao cho Chú Quỷ, đổi lấy tính mạng của huynh đệ mình, đồng thời cắt đứt con đường của Bùi Lăng!

Bên ngoài Bùi phủ.

Cả tòa thành trì tràn ngập mùi máu.

Trên con đường, một trận chém giết vô cùng thê thảm khó khăn kết thúc, máu tươi chưa khô cạn chảy xuôi trên phiến đá, trong tầm mắt đều là chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe.

Một nam tử cao lớn vạm vỡ chật vật bò giữa đống thi thể, kéo ra một đạo vết máu thật dài trên mặt đất, khi hắn ta sắp rời khỏi con phố, một lão hán năm sáu mươi tuổi đột nhiên lao ra từ bên đường, đôi mắt đỏ hồng, mu bàn tay lộ ra gân xanh giơ cao một cái ghế, hung hăng đập vào đầu hắn ta!

Một cái, hai cái, ba cái... Nam tử phát ra tiếng "ôi ôi", hai mắt trắng bệch, đột nhiên bò dậy!

Lúc hắn ta nâng nửa người trên lên, mới có thể nhìn thấy, không biết phần bụng người này đã vỡ ra một lỗ hổng từ khi nào, có thể thấy một đoạn ruột lộ ra, dính không ít bùn cát bụi đất.

Chương 414: Khi nào ra tay?

Nhưng nam tử này như không cảm giác được, vẫn đang đưa chân đưa tay ra, nhào về phía lão hán!

Trong mắt lão hán hiện ra màu tro tàn nhàn nhạt, bởi vì dùng sức đập xuống nên cái ghế trong tay đã gần như tan ra thành từng mảnh, hắn ta lập tức cầm một khối đá dưới đất đập tới.

Trên đầu nam tử vừa bò dậy chịu một đòn nghiêm trong này, tiếng "ôi ôi" càng lớn hơn, trên thái dương có một dòng máu màu tím đen chậm rãi trượt xuống.

Lão hán mặt không biểu tình, thần trí đã mơ hồ lại cảm giác được sự thoải mái không diễn tả được, không nhịn được tăng sức lực khi đập xuống.

Chẳng mấy chốc, nam tử trên đất không còn một tiếng động.

Con phố tĩnh lặng như chết, lão hán đảo mắt một vòng, ngoại trừ thi thể chỉ có nhà cửa cỏ cây vô tri vô giác, yên tĩnh đứng sừng sững.

Hắn ta nắm lấy tảng đá dính đầy vết máu óc, lau mấy thứ đỏ trắng bắn trên mặt, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước.

Sau lưng, trong cơ thể nam tử mới chết đột nhiên có cái gì đó bị rút đi, nhanh chóng chui xuống lòng đất, thi cốt chưa lạnh lập tức lạnh cứng, tiếp theo dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt héo rũ!

Một cơn gió thổi qua, thây khô chỉ giữ vững được trong giây lát, đột nhiên tản ra thành bụi đất, bay theo gió biến mất sạch sẽ.

Lão hán kia đã đi qua góc đường, đối diện là một tòa Tú Lâu tinh xảo.

Nghe đồn trong lâu có nữ tử xinh đẹp dịu dàng nhất con đường này, không biết có phải ấn tượng này quá sâu sắc hay không, lúc lão hán đi ngang qua dưới lầu lại vô thức dừng chân.

Vào lúc này, cửa lầu nhỏ đột nhiên mở ra, một nữ tử tóc tai bù xù lao ra!

Tóc dài như thác nước, váy hoa cẩm y, trên ngực còn đeo một chuỗi ngọc vòng mặt khóa trường mệnh cực kỳ phức tạp hoa lệ, hiển nhiên là một nữ tử xuất thân nhà giàu có được cưng chiều.

Nhưng lúc này tóc mai nàng tán loạn, váy tàn tạ, ánh mắt cứng ngắc, hành vi như một con dã thú!

Lão hán căn bản không kịp né tránh, đã bị nàng đâm một đao vào bụng.

Không đợi lão hán có hành động, nữ tử này nhanh chóng rút đoản đao ra, lập tức đâm vào eo hắn ta!

Phốc phốc phốc...

Không ngừng vang lên tiếng động lưỡi dao đâm vào nhục thân dày đặc như mưa rơi, trong khoảnh khắc toàn bộ phần eo lão hán đều là máu thịt be bét!

Hắn ta há mồm, không ngừng khàn giọng kêu rên, lại chỉ có thể phun ra máu đen.

Nữ tử lại vung đao trực tiếp chặt đầu hắn ta!

Đầu lão hán rơi xuống đất, lăn lông lốc đến trước chân nàng.

Nữ tử cúi đầu nhìn một lát, đột nhiên thu hồi đao, ngồi xổm xuống dịu dàng nâng cái đầu lên, ôm vào trong ngực như trân bảo...

Chỉ chốc lát sau, dường như nàng nghe thấy tiếng động gì đó, lập tức hung hăng ném đầu xuống, một cước đạp bay, cảnh giác nhìn xung quanh!

Trong một tòa tú lâu cách đó không xa, n Đông Mông và ba tên sư đệ Trúc Cơ kỳ mặt không thay đổi nhìn tình cảnh này.

"n sư huynh, nguyền rủa trong thành càng ngày càng mạnh, chúng ta... Lúc nào ra tay?" Một sư đệ thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia, quay đầu hỏi.

Sắc mặt n Đông Mông bình tĩnh, cho đến bây giờ tất cả vẫn nằm trong kế hoạch.

Điều ngoài ý muốn duy nhất là sự thay đổi trong thành, mười lão nô không biết lai lịch kia bày ra m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận, không biết sao lại từ Bùi phủ lan tràn ra toàn thành!

m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận không có tính sát thương, nhưng nó mượn dùng lực lượng địa mạch, hiệu quả vây khốn kẻ địch rất kì diệu.

Hiện tại đại trận bao phủ toàn thành, nếu không tìm ra trận nhãn, dù bốn người bọn họ đều là nội môn đệ tử Trọng Minh tông, tu vi tầm mắt vượt xa tu sĩ đồng cấp bình thường, trong chốc lát cũng không thể ra khỏi thành!

"Tình hình bên Bùi phủ như thế nào?" n Đông Mông hơi suy nghĩ, chậm rãi hỏi.

"Mười lão nô kia đều đã ra tay." Sư đệ trả lời, "Chỉ là còn chưa bắt được Bùi Lăng, hiện tại đại trận này..."

n Đông Mông hơi mỉm cười: "Nói thế nào cũng là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, lại có một con Thanh Yếu Hồ Yêu giúp đỡ, nếu nhanh chóng bị bắt như vậy mới khiến ta thấy bất ngờ."

"Về phần đại trận này, chỉ cần đủ thời gian tính ra vị trí sinh môn, việc phá trận cũng không khó khăn."

Hắn ta từ tốn nói, "Bây giờ chúng ta tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn chưa tới lúc ra tay."

Nghe đến đó, một sư đệ khó khăn nói: "Thế nhưng mệnh lệnh của mạch chủ là để chúng ta phối hợp với mười lão nô kia cùng hành động. Bây giờ đối phương đã ra tay, chúng ta cứ nhìn như vậy có phải không tốt lắm không?"

"Hơn nữa, mặc dù mạch chủ không nói rõ, nhưng nghĩ cũng biết mạch chủ không muốn thấy Bùi Lăng còn sống."

"Chẳng may mười lão nô kia thất bại, vậy..."

Vừa nói xong, một tên sư đệ khác cũng gật đầu hùa theo: "Không sai, n sư huynh, hiện tại trong thành hỗn loạn tưng bừng, mười lão nô kia vẫn chưa bắt được Bùi Lăng, nếu xảy ra biến cố, sau đó mạch chủ biết chúng ta vẫn khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn sẽ trách tội..."

Nghe vậy, n Đông Mông cười lạnh, hắn ta biết trong lòng hai vị sư đệ này nghĩ cái gì, Bùi Lăng có được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, một khi Bùi Lăng bị mười lão nô kia bắt giết trước, lần này bọn họ sẽ bỏ lỡ một cơ duyên to lớn!

Chương 415: Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào ta! (1)

"Các ngươi có biết mười lão nô kia có thân phận gì không?" n Đông Mông sâu xa hỏi.

Một sư đệ nói: "n sư huynh, không phải mạch chủ nói đó là gia nô do hắn tự mình cung cấp nuôi dưỡng sao."

n Đông Mông lặng lẽ cười lạnh: "Gia nô? Ha ha! Bọn họ đúng là gia nô, nhưng không phải người của mạch chủ!"

"Các ngươi cũng không nghĩ mà xem, mạch chủ xuất thân Miêu gia, còn không có cả lão tổ Kết Đan, cũng không nắm giữ đan sư Trúc Cơ Đan, lấy đâu ra vốn liếng để nuôi dưỡng mười tên gia nô Trúc Cơ?!"

Nói đến chỗ này, giọng nói hắn ta thấp hơn, "Sau lần truy sát Bùi Lăng ở Cổ Uyên, Miêu mạch chủ không dám ra tay với Bùi Lăng nữa, sau khi ta thăm dò đã sớm xác định, lúc trước mạch chủ gặp U Hồn thị nữ của Lệ chân truyền, cũng bị ép lập lời thế tâm ma!"

"Chỉ cần mạch chủ không dám vi phạm lời thề, đừng nói hắn không có mười tên gia nô Trúc Cơ, cho dù có cũng không dám điều động!"

Sư đệ đứng bên cạnh nghi ngờ, sau đó hỏi: "Mười lão nô trà trộn vào Bùi phủ không phải người của mạch chủ? Vậy... Chẳng lẽ là người của Chu sư tỷ?"

n Đông Mông cười lạnh: "Chu sư tỷ chỉ muốn mời chào Bùi Lăng, sao có thể giết Bùi Lăng?"

Ba tên sư đệ nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau: "Vậy bọn họ là?"

Nhưng n Đông Mông lại lắc đầu, không trả lời vấn đề này, thật ra trong lòng hắn ta đã có đáp án, nhưng tuyệt đối không thể nói ra đáp án này, nếu không rất có thể hắn ta sẽ trở thành Bùi Lăng tiếp theo!

Hắn ta thở dài trầm giọng căn dặn: "Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ ta không cho các ngươi ra tay, không phải không muốn ra tay, mà là không thể ra tay!"

Lộc Tuyền thành, cổng Tây.

Bức tường màu gỉ sét áp sát vào cạnh ngoài của tường thành, phong tỏa cửa thành cực kỳ chặt chẽ.

Một gốc cây liễu cao hơn mười trượng, thân cây rộng lớn phải mấy người mới ôm hết đột ngột đứng sừng sững ở trên tường thành, thoạt nhìn cành liễu mềm mại lúc nhẹ nhàng lắc lư theo gió lại phát ra tiếng kim thiết va chạm nhau.

Bỗng nhiên, tất cả cành liễu như khổng tước xòe đuôi nổ tung, vô số lá liễu như phỉ thúy rụng xuống từ đầu cành... Như mưa to gió lớn bắn về phía bức tường!

Mặt tường màu gỉ sét hiện ra từng vòng gợn sóng.

Dường như hồ nước bình tĩnh, đột nhiên có mưa rào rơi xuống đánh ra vô số gợn sóng.

Chỉ là, cho dù gợn sóng trên màn tường trong tầm mắt như vô cùng vô tận, lại như trầm mặc chặn cảnh tượng vốn phải là ngoài thành.

Sau khi cây liễu bắn ra tất cả lá liễu, cành cây trụi lủi bắt đầu lắc lư dữ dội, trong chốc lát vô số lá liễu xanh biếc tươi non lại sinh trưởng ra.

Lần này, cành liễu bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cành liễu chùy to lớn, vù, vù, vù...

Cành liễu mềm mại lại cứng cỏi như bách luyện tinh cương bắt đầu xoay tròn đầu chùy, chỉ một lát sau đã không thấy cành liễu dáng vẻ đầu chùy, chỉ thấy một luồng gió lốc xanh đậm đan xen.

Ầm!

Ngay sau đó, cành liễu đập vào mạnh vào trên màn tường.

Màn tường như mặt hồ bị ném vào một khối đá lớn, cuối cùng đã hiện ra gợn sóng khá lớn, nhưng cũng chỉ như thế.

Gần như ngay lúc cây liễu dừng công kích đã khôi phục bình tĩnh.

Cây liễu hơi khựng lại, ngay sau đó thân cây cao hơn mười trượng nhanh chóng thu nhỏ.

Khi nó biến thành chiều cao một người, bóng dáng nhoáng một cái, Vạn Liễu tiên sinh vẻ mặt âm trầm đi ra từ đó.

Sau khi vung ống tay áo một cái, cây liễu sau lưng tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cành liễu tươi non như hài đồng tiện tay cắm trên mặt đất, bị hắn ta cất vào trong tay áo.

"Vạn Liễu tiên sinh, làm sao bây giờ?" Đồng bạn còn sót lại co rút trong góc, thấy hắn ta đã giải trừ thuật pháp, lúc này mới vội đi ra hỏi.

Vẻ mặt Vạn Liễu tiên sinh rất xấu, vừa rồi hắn ta đã dùng hết mọi thủ đoạn mà mình có thể nghĩ tới, lại không phá nổi đại trận.

"Đại trận này lấy lực lượng địa mạch làm cơ sở." Nghĩ đến đây, hắn ta thản nhiên mở miệng, "Trừ khi chúng ta không ngừng công kích, hao hết địa mạch toàn thành, nếu không cũng chỉ có thể trông cậy vào chủ nhân đại trận chủ động cho đi. Nhưng nhìn từ tình hình trước mắt, đó là chuyện không thể nào."

Đồng bạn nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, vô thức muốn vặn hỏi đối phương, điều này không hề giống với thỏa thuận trước đó!

Nhưng nghĩ đến một đồng bạn khác đã chết, lời vừa đến khóe miệng lập tức nuốt xuống, câm như hến.

Vạn Liễu tiên sinh không để ý hắn ta, hơi trầm ngâm, cũng không phải ngay khi hắn ta muốn rời đi đã đi về phía cổng Tây này.

Sau khi hắn ta phát hiện không thể rời đi, đã cố ý đi vòng quanh toàn thành một vòng, mơ hồ phát hiện được trong thành này còn có mấy tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ khác!

Hơn nữa, dù mấy tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ che giấu khí tức rất tốt, nhưng với bí thuật độc môn của hắn ta, vẫn có thể cảm ứng ra từ xa, khí tức quanh người hắn ta tinh thuần, tán tu bình thường không thể so sánh được.

Chắc chắn những tu sĩ này là người trong chín phái lớn.

Cân nhắc đến việc đây là Lộc Tuyền thành, chắc chắn những người kia đều là đệ tử Trọng Minh tông!

Ngoại trừ cái đó ra, hiện tại tất cả điều khác lạ trong thành đều lấy Bùi phủ làm trung tâm, càng đến gần Bùi phủ, vấn đề càng lớn.

Chương 416: Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào ta! (2)

Nhìn từ hình hình hiện tại, dù nơi cách xa Bùi phủ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng so sánh ra tình huống sẽ nhẹ nhàng hơn chút...

Vạn Liễu tiên sinh lựa chọn công kích màn tường ở phía cổng Tây, cũng vì nơi đây cách xa Bùi phủ nhất.

Nhưng hiện tại xem ra, cho dù như thế, hắn ta cũng không thể ra khỏi thành bằng cách cứng rắn tấn công...

Nghĩ tới đây, Vạn Liễu tiên sinh hơi híp mắt lại, mở miệng nói: "Hiện tại nhất định phải tìm đến điểm trung tâm của đại trận này, nếu không chúng ta không thể rời đi!"

"Đi Bùi phủ."

"Chắc chắn trung tâm đại trận được che giấu ở đó!"

...

Bùi phủ, tiểu hoa viên hậu đường.

Bên bờ huyết trì dưới lòng đất.

"Nhanh! Nhanh dẫn ta đi gặp chủ nhân!!!" Nghe đao linh không kịp chờ đợi thúc giục, sau khi lão Đại cười lạnh, gánh nặng trong lòng cũng được cởi bỏ.

Bùi Lăng muốn trúc Thiên Đạo Đạo Cơ, đủ loại việc ác tàn sát làm nhục trước kia đã diễn hóa thành Chú Quỷ, đến đây ngăn đường.

Cửu Phách Đao là ma đao bản mệnh của Bùi Lăng, chắc cũng biết việc Chú Quỷ.

Trước khi đến, lão Đại còn lo lắng một khi Cửu Phách Đao vặn hỏi hắn ta về Bùi Lăng và Chú Quỷ, tiếp theo cũng rất khó giải thích rõ ràng.

Dù sao, hắn ta cũng không quen thuộc với Bùi Lăng, hơn nữa hắn ta dự định đưa đối phương đi gặp Chú Quỷ...

Cũng may đao linh này điên khùng, thoạt nhìn không có đầu óc gì.

Hắn ta nói Bùi Lăng để mình tới, đối phương lại tin ngay!

Như thế hắn ta cũng đỡ phải vắt hết óc bịa chuyện.

"Tốt, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi!" Lão Đại cười ha ha một tiếng, nói xong liền đưa tay ra muốn nắm lấy chuôi đao Cửu Phách Đao.

Nhưng ngay sau đó...

Xoạt!

Một cái tay cụt bay lên cao theo giọt máu nóng văng đầy trời!

Sắc mặt lão Đại lập tức trắng bệch, ma đao này ra tay đột ngột lại nhanh chóng, với tu vi Trúc Cơ trung kỳ của hắn ta, lại không thể né tránh.

Thân đao lơ lửng giữa không trung phát ra một giọng nói cuồng loạn: "Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Ngoại trừ chủ nhân, không ai có thể chạm vào ta!!!"

Ngay sau đó, lại đầy đau khổ, "Sao ngươi vẫn chưa dẫn ta đi gặp chủ nhân?! Còn không dẫn ta đi gặp chủ nhân, ta sẽ giết ngươi!"

Ngay sau đó, lại chuyển sang giọng nói yêu kiều quyến rũ, nếu nhắm mắt nghe, xương cốt cũng phải mềm nhũn mấy phần, "Ừm... Nhanh! Nhanh dẫn ta đi gặp chủ nhân... Ách... Gặp chủ nhân, ta, ta sẽ... Ta sẽ có thể uống máu ngươi..."

Lão Đại thở sâu, thực lực của thanh ma đao này thật sự không hề kém hơn Chú Quỷ!

Kìm nén lửa giận trong lòng, hắn ta chịu đựng cảm giác đau đớn dữ dội, dùng chân nguyên để cầm máu.

"Vậy ta đi phía trước, ngươi đuổi theo sau!" Nói xong, lão Đại liền đi ra ngoài.

Vừa mới làm ra động tác bước đi...

Xoạt!

Cửu Phách Đao hơi rung động, lại chém tới một đạo đao khí, cắt đứt hai chân lão Đại!

Bịch.

Lão Đại té ngã trên đất, trong chân gãy tràn ra máu tươi cuồn cuộn, lập tức chảy ra đầy đất, trên mặt hắn ta hiện ra vẻ hoảng sợ, thậm chí không quan tâm cảm giác đau đớn vì hai chân bị chém đứt, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, vì sao ma đao này lại công kích mình?!

Không đợi hắn ta đặt câu hỏi, trong thân Cửu Phách Đao đã truyền ra một giọng nói lạnh băng bạo ngược: "Không được trốn! Ngươi còn chưa dẫn ta đi gặp chủ nhân!"

Sau đó, lại là tiếng rít gào đầy đau khổ, "Nhanh dẫn ta đi gặp chủ nhân! Chủ nhân! Nhanh! Nếu không sẽ giết ngươi!!"

Lại cuồng loạn gầm thét, "Chắc chắn bây giờ chủ nhân rất cần ta! Hắn nhất định rất cần ta! Ta muốn lập tức gặp chủ nhân!"

Trong chốc lát, chuyển thành giọng nói quyến rũ đầy nghi ngờ, "Ngươi... Sao ngươi còn chưa dẫn ta đi gặp chủ nhân?! Ngươi... Chẳng lẽ đang lừa ta?!"

Vẻ mặt lão Đại dần thay đổi, đao linh ma đao này hoàn toàn không bình thường!

"Vậy ngươi đi trước, ta đi phía sau chỉ đường cho ngươi." Lão Đại kiên trì nói.

Giọng nói bạo ngược: "Không được! Ta chưa gặp chủ nhân, ta không thể rời khỏi nơi này!!!"

Tiếp theo là giọng quyến rũ, "Không thể để chủ nhân chờ đợi nữa..."

Trong chốc lát lại xuất hiện giọng cuồng loạn, "Chắc chắn ngươi đang lừa ta!!! Ta muốn giết ngươi!!!"

Lão Đại lập tức bối rối.

Cửu Phách Đao không cho hắn ta chạm vào, hắn ta không thể trực tiếp cầm đao đến chỗ Chú Quỷ; nếu hắn ta đi trước dẫn đường, để Cửu Phách Đao đi theo sau, tên điên đao linh này lại tưởng hắn ta muốn chạy trốn, trực tiếp công kích!

Hiện tại, hắn ta để đao linh đi trước, mình đi sau chỉ đường, đao linh lại nói không gặp được chủ nhân không thể rời đi?

Vậy... Làm sao bây giờ?!

Bích Ngô viện.

Xung quanh đổ nát thê lương, cành lá ngăn trở.

Trong vũng máu là một bộ thi thể bị chia năm xẻ bảy tản ra khắp nơi, thi thể đã xuất hiện thi ban, đó là lão Cửu.

Bên cạnh đầu lão Cửu là lão Tam máu thịt be bét, khó khăn lắm mới tắt thở.

Còn lão Ngũ đứng nguyên tại chỗ, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tan rã đắm chìm trong ảo cảnh.

Sắc mặt Bùi Lăng nặng nề, tiện tay bỏ một chồng lá bùa vào túi trữ vật.

Vừa rồi hắn ép hỏi kẻ đứng sau màn, nhưng đối phương cắn chặt răng, dù lần lượt dùng hệ thống uỷ thác Dung Linh và chế phù, đến chết lão Tam này cũng không tiết lộ đôi câu vài lời.

Ngược lại bên Ngọc Tuyết Chiếu lại có thu hoạch.

Chương 417: Miễn phí tặng một Chú Quỷ

Nó nằm rạp trên mặt đất, uể oải nói cho hắn biết: "Cẩu chủ nhân, bọn họ là người của Tô Chấn Hòa, chuyên làm một vài việc không thể lộ ra ngoài cho hắn, không có bất kỳ thân phận gì ở bên ngoài."

"Hôm nay trà trộn vào Bùi phủ, là nghe theo lệnh Tô Chấn Hòa."

"Tô Chấn Hòa?" Bùi Lăng khẽ giật mình, hắn chưa từng có tiếp xúc gì với vị Tô chân truyền này, tại sao đối phương lại muốn phái người tới giết hắn?

Nếu người đứng sau lưng mười người này là Miêu Thành Dương, hay là Chu chân truyền, hắn còn có thể hiểu được.

Nhưng Tô chân truyền có lý do gì để ra tay với hắn?

Mặc dù trong tay Bùi Lăng có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp khiến người khác thèm nhỏ dãi, nhưng vì Lệ Liệp Nguyệt đã che giấu, bên ngoài đều cho rằng Chú Quỷ đạo cơ chỉ là một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp đơn kiếp.

Tô Chấn Hòa xuất thân Chẩm Thạch Tô thị, còn là tử đệ đích hệ trong tộc, bây giờ lại đứng hàng chân truyền, dựa theo cách nói của Lệ Liệp Nguyệt, người này có được Khôi Nguyên Đạo Cơ song kiếp, không nên ra tay với hắn vì điều này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói với Ngọc Tuyết Chiếu: "Hỏi hắn thử xem, vì sao Tô Chấn Hòa lại ra tay với ta?"

Trong mắt Ngọc Tuyết Chiếu lóe lên huỳnh quang màu hồng nhạt, bên trong ảo cảnh, lão Ngũ quỳ rạp trên đất, cái trán máu me đầm đìa sưng lên thật cao, đã không biết mình dập đầu bao nhiêu cái, trên viên gạch trước mặt đã đọng lại một vũng máu nhỏ.

Ở phía trước hắn ta, Ngọc Tuyết Chiếu lấy hình tượng Tô Chấn Hòa khoan thai đứng đó, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Biết vì sao ta muốn ra tay với Bùi Lăng không?"

Lão Ngũ liên tục lắc đầu, hoảng sợ nói: "Bẩm Thiếu chủ, lão nô chỉ biết làm việc cho Thiếu chủ, không biết cái gì nữa."

Ngọc Tuyết Chiếu thử dò xét: "Lúc trước ta không nói với ngươi?"

"Không có!" Giọng lão Ngũ run rẩy, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Ngọc Tuyết Chiếu suy nghĩ, trong mắt lóe lên huỳnh quang màu hồng nhạt, huyễn cảnh đột nhiên nhanh chóng diễn hóa.

Sau một lát, trong lúc lão Ngũ hốt hoảng lại nghe thấy Tiểu Thập đứng bên cạnh hắn ta đột nhiên hỏi: "Tại sao Thiếu chủ muốn chúng ta giết Bùi Lăng?"

"..." Lão Ngũ lắc đầu, không nói gì.

Nhưng bên tai không ngừng vang lên câu hỏi của Tiểu Thập, lão Ngũ chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, cuối cùng bị làm phiền quá nhiều, đành phải khẽ nói: "Ta cũng chỉ có thể suy đoán, không biết có phải là vì lý do này không."

Tiểu Thập vội hỏi: "Lý do gì?"

Lão Ngũ nói: "Là vì vị trí Thánh Tử."

"Vị trí Thánh Tử?" Tiểu Thập vội vàng vặn hỏi, "Thiếu chủ lo lắng Bùi Lăng cướp đoạt vị trí Thánh Tử?"

Lão Ngũ lập tức giật mình: "Im lặng!"

Sau đó, dù Tiểu Thập nói bóng nói gió vặn hỏi như thế nào, hắn ta đều không dám tiếp tục nói thêm một chữ...

Ở bên ngoài, Ngọc Tuyết Chiếu tức giận mở mắt, nói: "Cẩu chủ nhân, đã hỏi rõ ràng, Tô Chấn Hòa lo lắng ngươi cướp đoạt vị trí Thánh Tử với hắn!"

Bùi Lăng thản nhiên nhìn nó một chút, thấy hôm nay Ngọc Tuyết Chiếu nhiều lần lập công, cũng không so đo nó mở miệng gọi một tiếng "Cẩu chủ nhân", nói: "Hỏi tiếp, ngoại trừ Tô Chấn Hòa còn có những người khác muốn ra tay với ta không?"

Trong mắt Ngọc Tuyết Chiếu lóe lên huỳnh quang màu hồng nhạt, không lâu sau đã nói: "Còn có Miêu Thành Dương, hắn sắp xếp bốn người tới, cùng những người này chờ trong Lộc Tuyền đã lâu. Thế nhưng, cho đến bây giờ bốn người kia vẫn chưa có hành động gì."

"Còn có Chu Diệu Ly, nàng phái người thuê môn nhân Tá Đao đường ở Vạn Hủy hải, dự định đồ sát toàn tộc ngươi."

Nghe lời này, sắc mặt Bùi Lăng tối sầm lại, còn đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy lực kéo truyền đến từ trấn mệnh hồn tuyến đột nhiên tăng nhiều!

Hắn nhướn mày, lập tức ngưng thần tĩnh tâm, toàn lực vận chuyển Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp.

Đôi bên giằng co một lát, Bùi Lăng thấy Chú Quỷ không ngừng, dứt khoát nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp Chú Quỷ đạo cơ 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tranh đạo, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng đã mất đi quyền khống chế thân thể, vốn trấn mệnh hồn tuyến có thế lực ngang nhau với Chú Quỷ, lại nhanh chóng kéo về phía hắn một mảng lớn.

Cùng lúc đó, trong không gian xám tro ở cây hạnh, tu sĩ tự xưng Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đột nhiên phân phó Tiểu Thập cách đó không xa: "Ngươi công kích ta."

Vốn Tiểu Thập đang đứng xuôi tay, nghe vậy lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy sự tôn kính và phục tùng, chỉ cảm thấy có thể làm việc trước mặt hắn, là vinh quang cao cả suốt đời mình!

So sánh ra Thiếu chủ Tô Chấn Hòa cũng không quan trọng bằng đối phương!

"Vâng!" Hắn ta lớn tiếng đồng ý, lập tức thi triển ra một đạo pháp quyết đánh lên người Bùi Lăng.

Cùng lúc đó.

Bích Ngô viện.

Hệ thống đột ngột phát ra nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Chương 418: Mất hết tính người (1)

Bùi Lăng nhướn mày, hắn vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức cảm thấy trấn mệnh hồn tuyến truyền đến sự lôi kéo to lớn.

Không chậm trễ chút nào, hắn lại nói ở trong lòng: "Hệ thống, một khóa uỷ thác 【 Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp Chú Quỷ đạo cơ 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Hệ thống lại online, nhưng trong nháy mắt lại nhắc nhở offline.

Sau khi liên tục thử nhiều lần, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay sang nói với Ngọc Tuyết Chiếu: "Nếu chút nữa ta đứng lên, ngươi lập tức đẩy ta một cái."

Ngọc Tuyết Chiếu đã không cảm thấy ngạc nhiên với yêu cầu kỳ quái này của Cẩu chủ nhân, lập tức đồng ý.

Thế là Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, một khóa uỷ thác 【 Cấp Linh thuật 】 ."

Lần này hệ thống rất thuận lợi online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống đang tu luyện 【 Cấp Linh thuật 】 cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra thiếu đan dược tu luyện Tịnh Linh Đan..."

"Leng keng! Hệ thống đang tìm kiếm Tịnh Linh Đan..."

"Xin chờ một chút..."

Sau khi dừng lại một lát, giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Không tìm thấy Tịnh Linh Đan, hệ thống đang tìm vật liệu tu luyện thay thế..."

"Leng keng! Tìm ra vật liệu tu luyện thay thế, hệ thống tặng miễn phí một Chú Quỷ."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lập tức cảm giác được, một luồng linh lực cực lớn thuận theo trấn mệnh hồn tuyến không ngừng tràn vào cơ thể mình!

Trong không gian xám tro bên dưới cây hạnh.

Chỉ cần cảm ứng được bên trong trấn mệnh hồn tuyến truyền đến lực kéo không thể chống cự, Chú Quỷ lập tức để Tiểu Thập công kích mình.

Nửa bước Thiên Đạo Trúc Cơ có lực phòng ngự cường đại, công kích của Tiểu Thập không làm gì được nó, nhưng mỗi lần đều có thể cắt ngang hệ thống uỷ thác của bản tôn.

Nó là Chú Quỷ, ứng kiếp mà sinh, lấy chú niệm ngàn vạn sinh linh chia cắt mệnh cách Bùi Lăng.

Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói nó là một Bùi Lăng khác!

Chú Quỷ không biết hệ thống là gì, nhưng từ nơi sâu xa, nó lại mơ hồ có được ý thức liên quan.

Bản năng nói cho nó biết, đó là khắc tinh trí mạng, thiên địch lớn nhất của nó!

Nhất định phải ngăn cản Bùi Lăng sử dụng hệ thống, nó mới có thể có phần thắng trong trận tranh đạo này.

Lúc vừa ra đời, nó một mình một quỷ không có cách nào.

Nhưng sau khi đám người Tiểu Thập đánh đến tận cửa, cuối cùng nó đã tìm được cách ngăn cản Bùi Lăng sử dụng hệ thống!

Rầm rầm rầm...

Thuật pháp lần lượt đánh vào trên người Chú Quỷ, hệ thống ủy thác ở Bích Ngô viện cũng lần lượt bị cắt ngang.

Không biết sau bao nhiêu lần, lực kéo trên trấn mệnh hồn tuyến không còn, hình như bên Bùi Lăng đã từ bỏ sử dụng hệ thống.

Chú Quỷ thầm thở phào, không thể dùng trấn mệnh hồn tuyến đấu sức để quyết định sự thắng bại trong trận tranh đạo này, mưu đoạt ma đao bản mệnh của Bùi Lăng mới là đường ra duy nhất.

Nhưng ngay lúc nó đang suy nghĩ làm thế nào lấy được ma đao bản mệnh của Bùi Lăng, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên suy giảm.

Chú Quỷ lập tức tưởng rằng địa mạch xảy ra vấn đề, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra đột nhiên ý thức được, bên Bùi Lăng lại đang dùng hệ thống tu luyện!

"Ngươi! Ra tay!" Chú Quỷ lập tức chỉ vào Tiểu Thập nói.

Tiểu Thập vội vàng bấm niệm pháp quyết, đánh một đạo thuật pháp về phía Chú Quỷ.

Chú Quỷ chịu công kích chân nguyên lập tức dừng xói mòn.

Chỉ là, sắc mặt của nó lại rất khó coi. Trải qua trận đấu sức ở trấn mệnh hồn tuyến, sau khi bị Bùi Lăng trộm lấy chân nguyên, rõ ràng lực lượng của nó đã yếu hơn bản tôn!

Nhất định phải dùng càng nhiều chú niệm sinh linh để bổ sung hao tổn của mình!

Nghĩ tới đây, Chú Quỷ mở miệng nói: "Để lại một người, những người khác đến trong thành tàn sát! Chỉ có sinh linh toàn thành chết sạch, Bùi Lăng ta mới có thể cứu mạng các ngươi!"

Mấy người đã sớm bị mê hoặc, vô cùng tin tưởng Chú Quỷ, lập tức đồng ý.

Để lại Tiểu Thập, người còn lại đằng đằng sát khí rời đi.

Bọn họ vừa đi, ngay sau đó Chú Quỷ đã phát hiện bên ngoài có người tới gần, là lão Nhị bị nó dùng trấn mệnh hồn tuyến trói buộc.

Chú Quỷ lập tức nhíu mày lại, nó không cảm ứng được đối phương mang Cửu Phách Đao đến cho nó!

Vào lúc này, giọng nói âm trầm của lão Nhị truyền tới: "Bùi Lăng! Hiện tại mạng sống cả tộc ngươi nằm trên tay ta!"

Hắn ta nói xong, đột nhiên bắt một người từ trong đám người tới, đẩy lên phía trước, cười gằn nói, "Bao gồm tộc huynh của ngươi, Bùi Hồng Niên!"

"Lập tức thả huynh đệ của ta ra!"

"Nếu không ta sẽ giết sạch huyết mạch thân tộc của ngươi!"

Trong không gian xám tro, khuôn mặt Chú Quỷ không có biểu cảm gì.

Sự sống chết cả tộc Bùi Lăng không hề liên quan đến nó.

Không, cũng có chút liên quan, nó đột nhiên nhiên nghĩ đến cái chết của huyết mạch thân tộc, nhất là cái chết mang theo oán giận thù hằn với Bùi Lăng, có thể cung cấp lực lượng càng thuần túy cho nó!

Thế là, Chú Quỷ đưa tay chém ra một đạo đao khí!

Chương 419: Mất hết tính người (2)

Bên ngoài, lão Nhị dùng Ngự Quỷ Thuật di chuyển một đoàn oan hồn, mỗi oan hồn đều khống chế một tộc nhân Bùi thị vô cùng hoảng sợ.

Bùi Hồng Niên đứng đầu tiên là người được coi trọng, bị hai oan hồn tu vi cao nhất kèm một trái một phải.

Sau khi nói xong, lão Nhị cười lạnh nhìn gốc cây hạnh trên núi giả, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Nếu Bùi Lăng không đồng ý thả người, vậy hắn ta sẽ bắt đầu ngược sát từng tộc nhân ở ngay trước mặt đối phương!

Đối phương đang Thiên Đạo Trúc Cơ, chỉ cần còn có tình cảm với tộc nhân của mình, nhất định sẽ chịu đả kích cực lớn.

Tốt nhất Bùi Lăng có thể tâm cảnh lay động, thậm chí loạn cả đạo tâm, trực tiếp Trúc Cơ thất bại!

Nghĩ tới đây, lão Nhị thấy Bùi Lăng không lập tức trả lời, lúc này cong ngón tay búng ra, một đạo khí kình đánh trúng eo Bùi Hồng Niên!

"A!!" Bùi Hồng Niên lập tức hét thảm một tiếng, trên mặt hắn ta đầy vẻ hoảng sợ.

Vừa rồi Bùi Lăng cứu hắn ta ra ngoài, để hắn ta chạy trốn. Nhưng trong phủ đã sớm bày ra m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận, hắn ta bị đại trận ngăn lại, căn bản không trốn thoát được.

Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lẩn trốn trong phủ.

Chỉ là, hắn ta chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, cho dù lẩn trốn kỹ càng cũng chạy không thoát tai mắt của tu sĩ Trúc Cơ!

Bây giờ bị bắt lại, hắn ta chỉ có thể trông cậy Bùi Lăng lại ra tay cứu hắn ta.

Vào lúc này, một đạo đao khí màu đỏ tươi đột nhiên chém ra từ trong hòn non bộ.

Bùi Hồng Niên lập tức vui mừng, Bùi Lăng đã ra tay cứu hắn ta!

Nhưng ngay sau đó...

Phốc.

Máu tươi văng khắp nơi, huyết vũ cuộn trào, xác Bùi Hồng Niên chia thành hai nửa ngã lăn ngay tại chỗ!

Lão Nhị lập tức ngạc nhiên, không đợi hắn ta kịp phản ứng, đao khí liên tiếp chém ra, tung hoành khắp nơi!

Xoạt xoạt xoạt...

Trong nháy mắt, tất cả oan hồn của lão Nhị cùng tất cả tộc nhân Bùi thị có mặt đều bị chém chia năm xẻ bảy!

Lão Nhị vô cùng hoảng sợ, dù nói thế nào Bùi phủ cũng là nơi Bùi Lăng lớn lên, sinh ra ở đây thì lớn lên như thế, dù trước khi nhập tông từng bị lạnh nhạt chèn ép, cuối cùng vẫn là máu mủ tình thâm.

Kết quả Bùi Lăng này lại tàn nhẫn như thế, mất hết tính người!

Lúc giết tộc nhân của mình lại không nương tay chút nào!

Ma tử trời sinh... Bùi Lăng này giống hệt như lời đồn, tính cách lạnh lẽo, vô cùng ma tính.

Thì ra là thế!

Sở dĩ vừa rồi đối phương đưa Bùi Hồng Niên đi, căn bản là đang ngụy trang!

Bùi Lăng này chưa từng để ý đến sự sống chết của tộc nhân!

"Ta... Ta đi lấy đao cho ngươi!" Lão Nhị vội vàng nói, sau đó không chút do dự, lập tức bỏ chạy thật xa.

Sau khi chạy được một quãng, lão Nhị thấy không có đao khí đuổi theo sau lưng, sợi tơ huyết sắc quấn quanh người cũng không có bất kỳ hành động khác lạ gì, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lại cười mỉa mai, hiện tại tất cả sự uy hiếp đều không sánh bằng Cửu Phách Đao có tác dụng với đối phương.

Một lát sau, lão Nhị đi tới nơi hẹn trước với đại ca.

Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng đại ca, sắc mặt hắn ta trầm xuống, bên đại ca cũng xảy ra chuyện...

...

Lộc Tuyền thành, phố lớn.

Ba bóng người hạ xuống, vừa ném ra thuật điều tra lập tức phát hiện, thoạt nhìn trên đường phố không có một người sống, lại có người sống ẩn nấp ở nơi bí mật.

Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ra tay!

Rầm rầm rầm...

Chưởng phong lướt qua, căn nhà sụp đổ, cát bay đá chạy, tiếng kêu khóc đau đớn của phàm nhân chỉ kéo dài một lát ngắn ngủi đã quay về sự lặng im.

Sau khi đánh vào một đoạn đường, cảm ứng được sự thúc giục của Chú Quỷ từ nơi sâu xa, ba người giết càng nhanh hơn lại đột nhiên tách ra.

Một người đi về phía nam, một người hướng tây, một người hướng bắc.

Binh binh bang bang...

Rất nhanh, trên tiểu lâu, bốn người n Đông Mông phát hiện tiếng động.

Đứng từ xa nhìn lại, phát hiện là một trong mười lão nô ẩn nấp ở Bùi phủ, lập tức nhíu mày.

Đối phương xuất hiện ở đây, mà lại tìm kiếm từng nhà một để tàn sát, chẳng lẽ Bùi Lăng đã chạy khỏi Bùi phủ, ẩn thân trong thành?

"Đi hỏi hắn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" n Đông Mông lập tức phân phó.

Nghe vậy, một tên sư đệ trong đó lập tức nhảy ra khỏi lầu nhỏ, thi triển độn pháp bay đi.

Vừa hạ xuống trước mặt lão Tứ còn chưa kịp tra hỏi, lão Tứ lập tức ra tay đánh một chưởng vào ngực hắn ta!

Trong lúc vội vàng, sư đệ này không kịp sử dụng thuật pháp và né tránh, đành phải ra tay nghênh đón trước đã.

Ầm.

Đôi bên chạm vào một chưởng của nhau, sư đệ này lùi lại ba bốn bước mới đứng vững, lập tức giận dữ!

"Một tên gia nô cũng dám ra tay với ta, không muốn sống?!" Sắc mặt hắn ta âm u lạnh lẽo, tức giận quát.

Thấy đối phương tiếp tục đánh về phía mình, lại không do dự trở tay qua đầu vai, lập tức rút ra đoản kích vác trên lưng, trên thân kích đầy hàn khí, oan hồn quanh quẩn, gào thét đâm vào lồng ngực lão Tứ.

Phanh phanh phanh...

Đôi bên ngươi tới ta đi đấu mấy chiêu, dường như đã phát hiện đối thủ khó chơi, lão Tứ đột nhiên yếu ớt mở miệng: "Đồ sát sinh linh toàn thành, Bùi Lăng mới có thể cứu tính mạng chúng ta..."

Chương 420: Hệ thống tiếp tục tặng cho ngài…

Sư đệ này hơi sợ sệt, vốn muốn mở miệng quát lớn nhưng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên khẽ dao động, cảm thấy lời này rất có lý!

Chẳng mấy chốc, theo lão Tứ lần lượt lặp lại, đôi mắt trong veo của sư đệ này dần chuyển thành ngây ngốc giống hệt lão Tứ, cũng nói theo: "Đồ sát sinh linh toàn thành, Bùi Lăng mới có thể cứu tính mạng chúng ta..."

Thế là hai người không giao thủ nữa, giết thẳng về phía n Đông Mông!

Thấy cảnh này, n Đông Mông nhíu chặt lông mày, còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, thuật pháp đánh úp về phía hắn ta đã đến trước mặt.

Ba người n Đông Mông lập tức ra tay, sau mười mấy chiêu, hai tên sư đệ còn lại cũng bị mê hoặc, thay đổi mũi thương, bốn người hợp lực cùng đối phó n Đông Mông!

Phanh phanh phanh...

n Đông Mông lấy một địch bốn lại không hề rơi vào thế yếu một chút nào, tiếng mê hoặc bên tai cũng từ một biến thành bốn: "n sư huynh! Không đồ sát toàn thành, chỉ có một con đường chết! Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao?"

"Sư huynh minh giám, hiện tại chỉ có Bùi Lăng mới có thể cứu chúng ta, ngươi đừng khư khư cố chấp nữa..."

"n sư huynh đừng chấp mê bất ngộ! Không có Bùi Lăng, Chú Quỷ sẽ giết sạch tất cả chúng ta!"

"Thất Sát trấn mệnh, Chú Quỷ tranh đạo! Dù nói thế nào Bùi Lăng cũng là Nhân tộc, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác, ngươi làm điều ngang ngược như thế, chẳng lẽ đã bị Chú Quỷ mê hoặc, muốn trợ Trụ vi ngược?!"

Nghe những lời mê hoặc không có chút logic nào, vẻ mặt n Đông Mông lạnh băng, tâm thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Oanh!!

Sau khi lại một chiêu đánh lui bốn người, n Đông Mông hừ lạnh một tiếng.

Thông qua bốn người này líu lo không ngừng mê hoặc, hắn ta dần hiểu rõ một số việc.

Bùi Lăng... Chú Quỷ... Tranh đạo...

Bùi Lăng lại đã bắt đầu Trúc Cơ, trước mắt đang trong Thiên Đạo Trúc Cơ!

Toàn thành chú biến là Chú Quỷ gây nên.

Mối quan hệ giữa Bùi Lăng và Chú Quỷ... Rất có thể Chú Quỷ là kiếp nạn mà Bùi Lăng Thiên Đạo Trúc Cơ cần độ!

Suy nghĩ của n Đông Mông thay đổi thật nhanh: "Thiên Đạo Trúc Cơ lại cường đại như thế!"

"Hiện tại Bùi Lăng chưa thành đạo cơ, mười Trúc Cơ bình thường liên thủ không ngờ hoàn toàn không phải đối thủ."

"Thế nhưng, vậy cũng không tệ!"

Nghĩ tới đây, hắn ta cười lạnh.

Dự định ban đầu của hắn ta là, nếu mười lão nô Trúc Cơ chui vào Bùi phủ có thể bắt giết Bùi Lăng, vậy hắn ta không cần ra tay, coi như đến Lộc Tuyền thành du lãm một lần.

Tuy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp rất tốt, nhưng hắn ta không muốn xen vào việc tranh đấu giữa ba vị chân truyền!

Còn nếu mười lão nô Trúc Cơ kia không thể giết chết Bùi Lăng, lại để đối phương trốn thoát, vậy hắn ta sẽ nắm lấy cơ hội cứu Bùi Lăng một lần.

Đương nhiên, không miễn phí.

n cứu mạng không thể báo đáp, để đối phương giao ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, yêu cầu này không quá đáng chứ?

Cứ vậy, hắn ta cứu được Bùi Lăng, lại không cần lo lắng bị Lệ chân truyền mạnh nhất trong ba vị chân truyền hỏi tội.

Về phần người lãnh đạo trực tiếp Miêu Thành Dương... Ha ha ha, có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chắc chắn hắn ta có thể trở thành phụ tá đắc lực của Chu chân truyền, đến lúc đó còn cần nhìn sắc mặt Miêu Thành Dương?

Chỉ là, tình huống hiện tại thật sự hơi ngoài ý muốn.

Mười lão nô Trúc Cơ liên thủ không những không thể giải quyết Bùi Lăng, còn bị Bùi Lăng giết ngược trong quá trình Thiên Đạo Trúc Cơ!

"Con Tuyết Hồ Yêu Thanh Yếu ở Kính Trung Thiên thật sự không tầm thường."

"Nếu không có huyễn thuật của nó che giấu, e rằng Bùi Lăng căn bản không thoát nổi sự truy sát của lão nô, chứ đừng nói đến có thời gian tiến hành Thiên Đạo Trúc Cơ?"

"Nhưng đây cũng là vì phải tránh tai mắt của vị Lệ chân truyền kia, không dám phái ra tu sĩ quá mạnh..."

Trong lúc suy nghĩ, n Đông Mông không đánh với bốn người nữa, cả người hệt như chiếc gương vỡ nát, trong chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ, lúc lại xuất hiện đã đến nơi xa.

Hắn ta không để ý bốn người còn muốn đuổi theo sau lưng, bỏ chạy thẳng đến Bùi phủ.

...

Hoàng hôn buông xuống.

Trong Lộc Tuyền thành âm u đầy tử khí.

Trên đường, oan hồn du đãng, bách quỷ dạ hành.

Lầu các ngõ hẻm đầy u ảnh như ẩn như hiện, tiếng động quỷ dị, hình bóng lay động.

Một ngày trước trong Lộc Tuyền thành còn người đến người đi vô cùng rộn ràng, trong vòng một đêm đã biến thành một tòa thành chết.

Bùi phủ.

Bích Ngô viện.

Bùi Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Phách Đao.

Hắn để lão Đại của mười tên Trúc Cơ kia đi lấy Cửu Phách Đao thay mình, nhưng bây giờ trấn mệnh hồn tuyến mà hắn để lại trên người đối phương đã đứt.

Đối phương không thể thu hồi Cửu Phách Đao thay hắn.

"Xem ra, vẫn phải dùng hệ thống..." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, cho đến bây giờ hắn đã thử dùng hệ thống rất nhiều lần, phát hiện chỉ có lúc tu luyện Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, Chú Quỷ mới có thể kịp thời phản ứng.

Nếu tu luyện những công pháp thuật pháp khác, Chú Quỷ sẽ làm ra phản ứng muộn hơn chút, thậm chí có một vài pháp thuật không ảnh hưởng tới Chú Quỷ, bên Chú Quỷ cũng không có chút phản ứng nào.

Hắn trầm ngâm, "Mặc dù Chú Quỷ phát hiện chậm một chút, nhưng 【 Cấp Linh thuật 】 vẫn bị cắt ngang."

Chương 421: Dám cướp chủ nhân với ta! (1)

" 【 Linh Mục thuật 】 , 【 Thanh Linh thuật 】 , 【 Nhiếp Sinh thuật 】 ..."

"Những pháp thuật này không bị Chú Quỷ cắt ngang, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì với việc tranh đạo của ta."

"Nếu không ngừng uỷ thác 【 Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp Chú Quỷ đạo cơ 】 và 【 Cấp Linh thuật 】 , chức cuối cùng ta cũng có thể thắng được trận tranh đạo này, nhưng theo xu thế hiện tại, thời gian lại quá dài!"

"Không thể làm như thế được, tranh đạo càng lâu, ngoại kiếp càng khó dò!"

"Hàn Tư Cổ là một ví dụ có sẵn, hắn ta và Chú Quỷ giằng co đến tận mười năm, cuối cùng thất bại trong gang tấc."

"Vết xe đổ ngay trước mắt, cần lấy đó làm gương."

"Ta phải kết thúc trận tranh đạo này!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung suy nghĩ, lựa chọn tốt nhất của hắn là uỷ thác một môn thuật pháp, môn thuật pháp này sẽ không ảnh hưởng đến Chú Quỷ, lại có thể tặng Cửu Phách Đao!

Thứ duy nhất đồng thời phù hợp hai điều kiện này là 【 Huyết Sát đao pháp 】 !

Thế là, Bùi Lăng nói với Ngọc Tuyết Chiếu: "Cùng như vừa rồi, chỉ cần ta đột nhiên bắt đầu đi lại, lập tức đẩy ta một cái."

Ngọc Tuyết Chiếu đang nằm ngủ trên mặt đất, nghe vậy lên dây cót tinh thần đáp lời.

Hôm nay số lần nó dùng huyễn thuật quá nhiều, yêu lực tiêu hao quá lớn, lúc này cần nghỉ ngơi thật tốt.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, một khóa uỷ thác 【 Huyết Sát đao pháp 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đồ vật loại đao, hệ thống tặng miễn phí một thanh ma đao bản mệnh..."

Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt, phải có đao mới có thể tu luyện 【 Huyết Sát đao pháp 】 .

Cho nên uỷ thác môn đao pháp này, chắc chắn hệ thống sẽ đưa đao, mấu chốt nhất là hệ thống tặng đao như thế nào?

Nếu hệ thống điều khiển hắn trực tiếp đi nhận lại đao, vậy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Thất Sát trấn mệnh, bây giờ hắn căn bản không thể rời khỏi nơi này, thậm chí hệ thống thao túng hắn cưỡng ép tránh thoát trấn mệnh hồn tuyến, vậy hắn trực tiếp xong đời!

Nhưng nếu hệ thống đưa tặng giống với 【 Cấp Linh thuật 】 vừa rồi, thông qua trấn mệnh hồn tuyến kéo Cửu Phách Đao ở vị trí Vạn Kiếp Câu Diệt Vô Sinh Vô Niệm sát khí qua, vậy hắn có thể trực tiếp thắng được trận tranh đạo này!

Lúc này, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang Trúc Cơ, không thể di chuyển..."

"Leng keng! Kiểm tra ra chân chạy vặt, hệ thống tiếp tục tặng..."

Thế là, Bùi Lăng thấy mình đột nhiên vươn tay tóm lấy Ngọc Tuyết Chiếu còn đang mơ hồ, sau đó dùng sức ném một cái, ném thẳng nó về phía Cửu Phách Đao...

Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới phản ứng được, cái con mẹ hệ thống thiểu năng, làm cái mẹ gì thế!?

Lúc trước Hàn Tư Cổ không cho Huyết phu nhân và Phệ Hồn Quỷ Mộc đi tranh đoạt Huyết Hà kiếm, chính vì rời khỏi Hàn Tư Cổ một phạm vi nhất định, Huyết phu nhân và Phệ Hồn Quỷ Mộc sẽ bị Chú Quỷ mê hoặc, Hàn Tư Cổ không dám mạo hiểm như vậy.

Nhận lấy bài học này, Bùi Lăng chưa từng nghĩ đến việc để Ngọc Tuyết Chiếu đi lấy Cửu Phách Đao cho mình!

Kết quả hiện tại, hệ thống trực tiếp ném Ngọc Tuyết Chiếu ra ngoài??

Trước không nói Ngọc Tuyết Chiếu có bị Chú Quỷ mê hoặc hay không, hiện tại hệ thống không dặn dò một câu nào, Ngọc Tuyết Chiếu biết mình phải đi làm gì sao?

Ngoại trừ cái đó ra, càng đáng sợ hơn là, bây giờ hắn còn trong quá trình uỷ thác tu luyện Huyết Sát đao pháp, thân thể vẫn bị hệ thống khống chế!

...

Dưới cây hạnh.

Trong không gian xám tro, Chú Quỷ đột nhiên ngẩng đầu, bên ngoài xuất hiện hai đạo khí tức mạnh hơn tất cả mọi người trước đó!

Cùng lúc đó, hai giọng nói đồng thời vang lên: "Tại hạ đạo hiệu Vạn Liễu, có chuyện quan trọng muốn bái kiến chủ nhân nơi đây."

"Bùi sư đệ, ta là n Đông Mông người một mạch Chiêu Xuyên nội môn, đến đây trợ giúp sư đệ chút sức lực, đột phá Thiên Đạo Trúc Cơ!"

Nghe vậy, Chú Quỷ cười quỷ dị một tiếng, mời người tiến vào.

Chẳng mấy chốc, Vạn Liễu tiên sinh và n Đông Mông đồng thời xuất hiện ở trước mặt Chú Quỷ.

"Thất Sát trấn mệnh, Chú Quỷ tranh đạo, ta là Bùi Lăng..." Chú Quỷ lập tức nói.

"Bùi sư đệ không cần giải thích, nên biết chúng ta đều biết!" n Đông Mông lập tức cười nói, tiếp theo ném ra một cái đầu, đó là lão Nhị rời đi trước đó.

"Chúng ta đã tìm hắn sưu hồn, biết sư đệ đang ở lúc quan trọng nhất của việc tranh đạo!"

"Vậy đi, chỉ cần sư đệ chịu giao ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, bây giờ hai người ta có thể đi mang Cửu Phách Đao đến cho sư đệ thì như thế nào?"

Nói đến đây, n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh liếc nhìn nhau, trong lòng đã chuẩn bị sẵn đại chiến một trận.

Sau khi hắn ta điều tra rõ ràng tình huống Bùi phủ cũng không tìm đến Bùi Lăng trước tiên, mà đi tìm Vạn Liễu tiên sinh Tá Đao đường trước, hai người hợp lực mới dám đến đây.

Bởi vì trong trí nhớ lão nô kia, lúc này Bùi Lăng đã nửa bước vào Thiên Đạo Trúc Cơ, thực lực cũng đã áp đảo tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ bình thường!

Chương 422: Dám cướp chủ nhân với ta! (2)

Dù là hắn ta hay Vạn Liễu tiên sinh đến đây một mình, đều không nắm chắc phần thắng, chỉ có hai người liên thủ mới ổn thỏa nhất.

Trước mắt mặc kệ Bùi Lăng đồng ý hay không, bọn họ bắt buộc phải lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!

"Không được! Các ngươi mang Cửu Phách Đao đến cho ta trước, ta mới có thể cho các ngươi Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!" Chú Quỷ không hề chậm trễ trả lời.

"Bây giờ toàn bộ Lộc Tuyền thành đều bị Chú Quỷ ám hại."

"Các ngươi đều là huyết thực ở trong mắt nó, chỉ có ta Trúc Cơ thành công, mới có thể cứu các ngươi ra ngoài!"

"Không muốn chết thì hãy đến tiểu hoa viên ở hậu đường trong phủ, mang ma đao bản mệnh Cửu Phách Đao của ta đến đây!"

"Đến lúc đó, ta sẽ hai tay dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

Còn chưa nói hết câu, lại nghe Vạn Liễu tiên sinh yếu ớt nói: "Đã vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt!"

Nói xong, sau lưng đột nhiên mọc ra vô số cành liễu cùng lao về phía Chú Quỷ!

n Đông Mông cũng ra tay, hai tay của hắn ta chắp trước ngực, ngưng tụ một huyết cầu màu đỏ tươi đánh về phía Chú Quỷ!

Chú Quỷ nổi giận, vô số oan hồn leo ra từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới hai người, những oan hồn này do người chết trong Lộc Tuyền thành biến thành!

Rầm rầm rầm...

Đại chiến đột nhiên xảy ra...

...

Tiểu hoa viên ở hậu đường.

Lòng đất, huyết trì trơn nhẵn như gương.

Vù!

Một bóng trắng nện xuống, mặt đất đột nhiên chấn động!

Trong bụi đất tung bay, Ngọc Tuyết Chiếu ngã trong cái hố vừa ra lò hơi ngơ ngác, đây là có chuyện gì? Cẩu chủ nhân nổi điên cái gì? Bây giờ nó nên làm gì?

Nhưng không đợi nó hiểu rõ những vấn đề này, huyết trì cuộn trào, một thanh trường đao đột nhiên bay ra, trong thân đao vang lên một giọng nói cuồng loạn: "Sao trên người ngươi lại có mùi của chủ nhân? Ngươi dám cướp chủ nhân của ta!"

Ngay sau đó, trong giọng nói kia đầy thống khổ, tru lên, "Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Chủ nhân là của ta! Của ta!!"

Chợt lại quyến rũ, "Chồn hoang dụ dỗ chủ nhân phải chết!"

Đao khí như luyện chém thẳng về phía Ngọc Tuyết Chiếu.

Rầm rầm rầm...

Mặt đất lập tức cát bay đá chạy xuất hiện từng vết nứt, nhưng Ngọc Tuyết Chiếu cũng đã không còn ở chỗ đó, mà xuất hiện ở vị trí cách xa mười mấy trượng, trong lòng vẫn sợ hãi nhìn tình cảnh này.

Vừa rồi nó kịp thời sử dụng huyễn thuật, làm rối loạn cảm giác của đao linh trong thanh ma đao kia, nếu không với thực lực của ma đao này, dù nó có huyết mạch Thanh Yếu, cũng không có bất kỳ đường sống gì!

Có điều, chỉ dùng huyết thuật trong chớp mắt ngắn ngủi vừa rồi, đã đạt đến cực hạn của nó.

Đao linh của ma đao này hung tàn khát máu, kiên quyết vô song, còn khó mê hoặc hơn mười vị Trúc Cơ kia cộng lại!

Nhưng còn dưới tình huống đao linh điên khùng, thần chí không rõ.

Ý thức được điểm ấy, Ngọc Tuyết Chiếu không chút do dự, lập tức bỏ chạy về phía Bùi Lăng.

Ma đao này là đao bản mệnh của Bùi Lăng, chỉ cần chạy trốn đến bên cạnh Bùi Lăng, nó sẽ an toàn!

"Không được trốn!" Giọng nói cuồng loạn phát ra một tiếng rít gào.

"Ngươi lại cướp chủ nhân của ta!" Trong nháy mắt, lại đổi thành quyến rũ, "Ta... Ách... Ta muốn cắt bỏ đầu của ngươi! Lại lột từng chút một bộ da của ngươi xuống làm đệm cho chủ nhân!!"

"Đập nát mỗi một cây xương cốt của nó! Dùng đầu nó làm ly rượu cho chủ nhân!"

"Giết! Giết nó! Giết toàn bộ sinh linh! Vậy không ai có thể cướp chủ nhân với ta!"

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay sau đó, thân Cửu Phách Đao vắt ngang giữa không trung nặng nề chém xuống, một đạo đao khí huyết sắc to lớn gào thét xông ra!

Không gian trong lòng đất không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng vỡ nát, sau khi toàn bộ tiểu hoa viên hậu đường ngưng kết, lại nổ tung sụp xuống.

Răng rắc răng rắc răng rắc... Lấy tiểu hoa viên làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vết nứt chạy thẳng qua cả tòa Bùi phủ, kéo dài đến con phố ngoài phủ, ven đường có vô số căn phòng hòn non bộ đổ ngã, ao nước chấn động, cả Lộc Tuyền thành đều run lên nhè nhẹ vì linh khí ở tiết điểm địa mạch bùng nổ..

Lông tóc cả người Ngọc Tuyết Chiếu dựng đứng, không để ý yêu lực không đủ, cưỡng ép thôi động thiên phú huyễn thuật của Tuyết Hồ Yêu, mạo hiểm tránh một đao kia! Dù là như thế, đao khí sượt nhẹ qua, vô số da lông tuyết trắng bay múa giữa không trung!

Sự nhanh nhẹn của Hồ tộc được nó lợi dụng đến cực hạn, trong nháy mắt nhảy ra khỏi lòng đất, điên cuồng bỏ chạy về phía Bích Ngô viện!

Cửu Phách Đao lập tức phát cuồng, trực tiếp bay ra từ trong địa mạch, hóa thành một đạo trường hồng đuổi theo Ngọc Tuyết Chiếu!

Vốn nó tuân theo cảm ứng từ nơi sâu xa, sẽ không dễ dàng rời đi nơi đây. Nhưng bây giờ chủ nhân đã bị cướp! Nó không quan tâm nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải làm thịt con hồ ly này, một lần nữa cướp lại chủ nhân của mình!

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí tung hoành tràn đầy trời đất, nơi bay qua phòng ốc cỏ cây đều là bột mịn.

Mặt đất không ngừng nứt nẻ, kình phong đảo qua, cát bay đá chạy.

Chỉ là đao khí vừa chém ra, Cửu Phách Đao đã phát hiện nó đuổi nhầm hướng!

Đao linh càng nổi giận, thân đao rung động thét dài một tiếng, xẹt qua một đường cong quỷ quyệt giữa không trung, đuổi theo vị trí Ngọc Tuyết Chiếu chân chính!

Chương 423: Đao đến!

"Cẩu chủ nhân đáng chết! Lại để ta đi chịu chết!"

"Hừ, một thanh đao nát, trước tiên để ngươi oai phong một hồi!"

"Chờ sau khi hóa hình, nhất định phải cho ngươi đẹp mặt!"

Trong mắt Ngọc Tuyết Chiếu liên tục lấp lóe huỳnh quang màu hồng nhạt, không ngừng thi triển thiên phú huyễn thuật mê hoặc đao linh, khéo léo né tránh từng đạo đao khí.

Nó vừa trốn vừa thầm oán trách, đột nhiên một giọng nói tràn ngập mê hoặc truyền vào trong tai nó: "Ngọc Tuyết Chiếu, mau tới đây!"

"Đi hướng bắc!"

"Đưa Cửu Phách Đao đến!"

"Ta mới là chủ nhân của ngươi... Nhanh đưa đao đến!"

Đầu tiên Ngọc Tuyết Chiếu khẽ giật mình, lại hừ một tiếng tiếp tục bỏ chạy về phía Bùi Lăng chân chính, thuật pháp mê hoặc tâm thần này cực kỳ nguy hiểm với sinh linh bình thường. Nhưng nó là hậu duệ Tuyết Hồ Thanh Yếu, bản thân tinh thông đạo này, lại bẩm sinh có được lực chống cự cường đại, không bị hắn ảnh hưởng chút nào!

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí như rừng điên cuồng chém xuống!

Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng nhảy vọt một cái né tránh mũi nhọn. Trơ mắt nhìn da lông âu yếm của mình bị gọt một đám, trong lòng nó nổi giận: Hôm nay nó thật sự quá xui xẻo!

Vốn tưởng mình là yêu thú Trúc Cơ huyết mạch Thanh Yếu, đại giá đến gia tộc phế vật ở vùng đất hoang vắng thế này, nhất định sẽ được cúng bái như tổ tông.

Ai biết, còn chưa nếm được một miếng nào ở trên bữa tiệc, đầu tiên đi theo Bùi Lăng cùng bị đuổi giết, bởi vậy yêu lực tổn hao quá nhiều, đang muốn nghỉ ngơi thật tốt lại không hiểu ra sao bị Cẩu chủ nhân ném ra ngoài!

Tiếp theo lại bị thanh đao điên này truy sát.

Hiện tại lại có Chú Quỷ nhiễu loạn tinh thần của nó... Cái nơi quỷ quái này, sau này nó không muốn tới lần thứ hai!!

"Nhanh trả lại chủ nhân cho ta!!" Sau lưng, đao linh cuồng loạn hô lên.

Ngay sau đó, tiếng nói bạo ngược quát, "Cướp chủ nhân của ta, phải chết!"

Rất nhanh, đao linh quyến rũ ngọt ngào nói, "Đừng nhảy nữa... Ngoan ngoãn để ta rút gân lột da, hưởng thụ vinh quang làm đệm của chủ nhân..."

...

Bích Ngô viện.

Bùi Lăng còn đang ủy thác hệ thống, bởi vì Cửu Phách Đao chưa hoàn thành "tặng", hệ thống kẹt ở chỗ này không làm gì hết, yên tĩnh chờ đợi đao đến tiện tu luyện 【 Huyết Sát đao pháp 】 .

Trong trấn mệnh hồn tuyến, lực lượng của hắn đang bị Chú Quỷ lấy đi từng chút một!

Mặc dù dựa vào ưu thế cực lớn tranh thủ vừa nãy, lúc này hắn vẫn chiếm ưu thế. Nhưng cứ theo xu thế này, không lâu sau lực lượng của Chú Quỷ có thể ngang hàng với hắn.

Nếu đến lúc đó, hệ thống thiểu năng còn kẹt ở chỗ này, vậy Chú Quỷ sẽ vượt qua Bùi Lăng!

Ngay lúc trong lòng hắn hơi trầm xuống, chợt nghe bên Chú Quỷ truyền đến động tĩnh khổng lồ!

Hệ thống vận lập tức trốn đi như trước đây: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Nhận được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng không nói hai lời lập tức vận chuyển Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp.

Lần này vận chuyển Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp rất thông thuận, hình như bên Chú Quỷ đang rơi vào lúc kịch chiến, không có chút phản kháng nào.

Liên tục không ngừng có chú lực thuận theo trấn mệnh hồn tuyến bị hấp thu vào trong cơ thể hắn.

Thấy thế, Bùi Lăng nhanh chóng nắm lấy cơ hội, liều mạng vận chuyển Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp tăng mạnh sự hấp thu chú lực.

Nhưng cũng không lâu lắm, theo chú lực tràn vào trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, đạo cơ cũng càng ngày càng hoàn thiện, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy tâm thần hơi không tập trung, dường như từ nơi sâu xa có nguy hiểm cực lớn gì đó đang giáng xuống.

"Xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ.

Lệ Liệp Nguyệt từng nói, Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cùng một nhịp thở với Thiên Đạo.

Trong quá trình Trúc Cơ bất kỳ linh cảm chợt có gì, bất kỳ cảm ứng gì, dù khó hiểu đến mức nào cũng không thể phớt lờ!

Vào lúc này, sự cảm ứng với nguy hiểm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt.

Ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói của mình, mang theo sự quỷ dị và suy yếu không diễn tả được: "Bùi Lăng, nhanh chóng dừng tay!"

"Ngươi và ta vốn là đồng nguyên, ta lấy mệnh cách của ngươi để sinh ra."

"Trừ khi chết trong tay ngươi, nếu không người ngoài giết ta cũng như giết ngươi!"

"Ngươi cũng không thể thành công Thiên Đạo Đạo Cơ!"

Cái gì?

Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng chấn động.

Hắn chợt nghĩ đến, vừa nãy mình bắt đầu tranh đạo, cũng vì Chú Quỷ chịu công kích cắt ngang hệ thống ủy thác!

Sau đó, hắn nhiều lần sử dụng hệ thống uỷ thác tranh chấp với Chú Quỷ, bên Chú Quỷ đều có thể đơn phương cắt ngang phần tu luyện của hắn.

Mặc dù lúc ấy hắn cũng suy đoán, nhưng vì thời gian khẩn cấp lại không rảnh suy nghĩ sâu xa.

Lúc này nghe giọng điệu của Chú Quỷ đột nhiên kịp phản ứng.

Trong sự phán định của hệ thống, hắn và Chú Quỷ là cùng một người.

Cho nên Chú Quỷ chịu công kích, hệ thống lập tức offline.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức ngừng vận chuyển Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy lực lượng của mình lại bị Chú Quỷ kéo qua đi thông qua trấn mệnh hồn tuyến.

Chỉ là tốc độ rất chậm chạp, rất hiển nhiên lúc này Chú Quỷ căn bản không thể chuyên tâm tranh đạo.

Chương 424: Ta thắng! (1)

"Còn chưa đủ!" Chú Quỷ được thở dốc, vội vàng nói, "Ngươi cũng ra tay đi! Ngươi và ta một thể, phải dựa vào thủ đoạn của mỗi người để tranh đạo, quyết không thể để người ngoài được lợi!"

"Ta nên ra tay thế nào?" Bùi Lăng nhíu mày, lạnh lùng hỏi.

Chú Quỷ lập tức trả lời: "Để Ngọc Tuyết Chiếu tới giúp ta!"

Bùi Lăng nhắm hai mắt lại: "Vậy ngươi chờ chút."

Để Ngọc Tuyết Chiếu đi giúp Chú Quỷ?

Ha ha, thứ này cũng ngang với việc mình nhường cơ hội tranh đạo cho đối phương!

Mặc dù bây giờ vì cảm ứng từ nơi sâu xa không thể để Chú Quỷ bị người ngoài giết chết, nhưng cũng không thể đưa ra tất cả mọi thứ của mình để Chú Quỷ không chết.

Hơn nữa, Chú Quỷ này còn có tâm trạng bàn điều kiện với mình, hiển nhiên tình cảnh của nó không tồi tệ như nó đã biểu hiện ra.

Đang lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy một luồng đao ý đồng căn đồng nguyên với mình đang nhanh chóng tới gần Bích Ngô viện!

Cửu Phách Đao!

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt vui mừng!

Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng đao bản mệnh trở về, hắn đã thắng trận tranh đạo này!

Nghĩ như vậy, một bóng trắng như mũi tên vội xông vào Bích Ngô viện, nhảy hai ba cái lập tức nhảy vào trong ngực hắn.

Bùi Lăng còn chưa kịp hỏi Ngọc Tuyết Chiếu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đao khí như thác nước gầm thét chém về phía mình!

Hắn nhướn mày, lập tức chập ngón tay lại như dao chém ngang ra!

Hai đạo đao khí hung hăng đụng vào giữa không trung đồng thời vỡ nát, đao ý còn sót lại tứ tán, sóng xung kích to lớn đẩy ra trên không trung, toàn bộ Bích Ngô viện chịu sự tác động này, phòng sập tường đổ, cỏ cây đều thành bột mịn. Trong nháy mắt, vốn là đình viện tinh tế lộng lẫy nhất Bùi phủ, chỉ còn một gian tinh xá sau lưng Bùi Lăng miễn cưỡng may mắn sống sót.

Trong tầm mắt đều là đống đổ nát thê lương, khắp nơi bừa bộn.

Ngay sau đó, một thanh trường đao gào thét tới.

"Người cướp chủ nhân của ta phải chết!!!"

"Ta muốn lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi!"

"Có thể làm đệm của chủ người là vinh quang vô thượng, cái đồ không biết sống chết, chết đi cho ta!"

"Ta muốn... Chủ nhân?!"

Cửu Phách Đao bị Ngọc Tuyết Chiếu dẫn tới?

Cái này... Không tệ! Cực kỳ tốt!

Hệ thống đúng là thần cơ diệu toán!

Lần này hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ, hắn nhất định phải cho khen ngợi hai sao!

Nghĩ như vậy, trên người Bùi Lăng sôi trào đao ý, đây là điều mà hắn rút kinh nghiệm được ở Hàn thị sơn trang.

Lúc trước Huyết Hà kiếm linh chỉ nhận kiếm ý không nhận người mới để hắn nhân cơ hội.

Trước mắt, hắn không xác định Cửu Phách Đao có tình huống giống vậy không, cho nên đao ý có cùng nguồn gốc là cách tốt nhất chứng minh thân phận!

"Cửu Phách, tới!" Bùi Lăng lập tức quát.

Cửu Phách Đao đã dừng lại ở không trung, cảm nhận đao ý trên người Bùi Lăng không khác với mình, chẳng mấy chốc tất cả nghi ngờ và không xác định của nó đều hóa thành sự vui mừng!

Đao ý này không sai được!

Đây là chủ nhân của mình!

Lúc này nghe được giọng của chủ nhân, Cửu Phách Đao không còn chút do dự nào nữa, lập tức lao đến trước người Bùi Lăng!

"Chủ nhân, cuối cùng ta đã tìm được ngươi!" Giọng nói quyến rũ ngọt ngào nói.

"Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi!! Nhớ ngươi nhớ đến phát điên..." Rất nhanh, giọng nói thổ lộ chuyển thành giọng đau khổ.

"Chủ nhân, da lông con chồn hoang này không tệ, có thể làm đệm cho ngươi." Ngay sau đó, là một giọng nói đầy bạo ngược.

"Chủ nhân, ta muốn ngủ chung với ngươi! Từ giờ trở đi, ta không rời khỏi ngươi nửa bước!!!" Cuối cùng, đao linh phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn.

Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, Cửu Phách Đao xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc trước Huyết Hà kiếm ở Hàn thị sơn trang trông thì hung tàn, lại rất ngây thơ dễ dụ, Cửu Phách Đao này của hắn lại là tinh thần phân liệt?

Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng cũng mặc kệ tình huống thanh đao như thế nào, lập tức một tay nắm lấy.

"Ta thắng!"

...

Dưới cây hạnh.

Không gian xám tro.

Sương mù dày đặc đã sớm bị thuật pháp tấn công làm mỏng manh, gần như không còn.

Lúc này toàn bộ không gian thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Bốn phương tám hướng đều chồng chất dấu vết thuật pháp.

Chú Quỷ vẫy tay một cái, hàn khí lạnh băng lại càn quét, vô số oan hồn rít lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lao về phía hai người n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh!

n Đông Mông là Địa Đạo Trúc Cơ, còn có tu vi trung kỳ, Vạn Liễu tiên sinh là tán tu xuất thân Vạn Hủy hải, tuy chỉ là Nhân Đạo, nhưng tu vi lại là Trúc Cơ hậu kỳ!

Thực lực mười vị Trúc Cơ trước đó còn lâu mới so sánh được với hai người này.

Nhưng lúc này, Chú Quỷ lấy một địch hai lại áp chế hai người gắt gao!

Sinh linh toàn thành đều đã hóa thành oan hồn để nó sử dụng.

Lúc oan hồn công kích, Tiểu Thập ẩn nấp kín kẽ trong đó, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng trong tay lại bay ra từng đạo thuật pháp.

Cùng lúc đó, Chú Quỷ cũng ra chưởng như đao, đao khí gào thét mà ra như một vòng tròn huyết sắc to lớn chém về phía hai người.

Rầm rầm rầm...

Quanh người n Đông Mông vờn quanh sáu huyết cầu, khi thì hóa thành cự thuẫn ngăn cản đao khí, khi thì hóa thành trường thương quét ngang oan hồn nhào lên xung quanh.

Sau lưng Vạn Liễu tiên sinh lại sinh ra vô số cành liễu cùng nhau lao đến đao khí của đối phương, mỗi lần chấn vỡ một đạo đao khí đều có mười cành liễu lập tức khô héo.

Chương 425: Ta thắng! (2)

Hai người liên thủ một lát, thấy không thể áp sát Bùi Lăng, không khỏi cau chặt lông mày!

Nghe nói mỗi một loại Thiên Đạo Trúc Cơ đều có thể vô địch cùng cảnh!

Nhưng rõ ràng đối phương vẫn chưa hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ, không ngờ thực lực lại kinh khủng như vậy? Nếu thật sự để đối phương Thiên Đạo Trúc Cơ thành công, bọn họ còn lấy cái gì đấu với đối phương?

Chú Quỷ ra tay tàn nhẫn, trong miệng cũng không ngừng nói: "n Đông Mông, ngươi và ta là đồng môn, cần gì chĩa đao thương vào nhau? Chỉ cần ngươi chịu mang Cửu Phách Đao đến cho ta, ta sẽ cho ngươi Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

"Vạn Liễu tiên sinh, mọi người cùng là Nhân tộc, tự giết lẫn nhau chỉ khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng! Giúp ta lấy được Cửu Phách Đao, lập tức dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp."

"Hai người các ngươi đừng chấp mê bất ngộ, làm tay sai cho Chú Quỷ!"

"Một khi ta tranh đạo thất bại, sinh linh toàn thành đều là huyết thực của Chú Quỷ!"

"Đến lúc đó, các ngươi là tội nhân của Nhân tộc!"

Giọng nói Chú Quỷ quỷ dị, mỗi một câu nói, mỗi một chữ của nó đều có thể khơi dậy đủ loại chấp niệm ở chỗ sâu nhất trong lòng người, sau đó thông qua việc khống chế chấp niệm để mê hoặc người sống, điều động người chết.

Oán giận chấp niệm của sinh linh và người chết toàn thành đang thông qua địa mạch, thông qua trấn mệnh hồn tuyến, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó, tăng cường lực lượng cho nó.

Tác chiến nơi sân nhà đã giúp nó chiếm được ưu thế!

Nhưng lúc này đây, trong lòng nó đột nhiên có cảm ứng, Cửu Phách Đao rời khỏi vị trí ban đầu!

Chú Quỷ lập tức hoảng sợ, theo suy nghĩ của nó, trận tranh đạo này sẽ là một quá trình khá dài, nhưng không ngờ lúc này mới qua một ngày, Cửu Phách Đao đã đưa ra lựa chọn?!

Chắc chắn bên Bùi Lăng đã làm gì đó!

Không được, nó không thể ngồi chờ chết!

Ngay sau đó, nó thông qua một nửa huyết khế từ chỗ Bùi Lăng, lập tức phát hiện Ngọc Tuyết Chiếu đã không còn ở bên cạnh Bùi Lăng! Không do dự chút nào, nó nhanh chóng phân tâm mê hoặc Ngọc Tuyết Chiếu, nhưng rất nhanh phát hiện Ngọc Tuyết Chiếu không chịu ảnh hưởng của nó.

Đang lúc nó vô cùng lo lắng, trấn mệnh hồn tuyến lại đột nhiên truyền đến một luồng lực kéo to lớn, chú lực bản nguyên của nó bắt đầu không ngừng chảy đến chỗ Bùi Lăng!

Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương!

Chú lực bản nguyên bị xói mòn, khí tức của Chú Quỷ nhanh chóng suy yếu, uy lực đao khí giảm nhiều, nó điều khiển Tiểu Thập lập tức dừng tay, trong ánh mắt xuất hiện vẻ giãy dụa, oan hồn nhào về phía hai người kia cũng dần trở nên chậm chạp.

Lúc này, n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh mừng rỡ, dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng hai người có kinh nghiệm sa trường, không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, lập tức phản thủ làm công, đồng thời đánh ra sáu huyết cầu, ngàn vạn cành liễu chỉ thẳng vào Chú Quỷ!

Chú Quỷ không tránh không né, cũng không làm ra bất kỳ phòng ngự gì...

Rầm rầm rầm...

Toàn bộ không gian xám tro lập tức tràn ngập bụi mù, vô số oan hồn rít lên hồn phi phách tán, Tiểu Thập chết thảm tại chỗ!

Chính diện nhận lấy tất cả công kích của n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh, Chú Quỷ bị trọng thương, cũng không thể duy trì vẻ ngoài của Bùi Lăng, quanh người biến ảo một trận, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình!

Một bóng đen như người không có khuôn mặt, không phân biệt nam nữ, toàn thân trải rộng chữ bằng máu.

Nhìn kỹ những chữ bằng máu này, lại tạo thành từng khuôn mặt oán độc.

Mỗi một khuôn mặt đều thất khiếu chảy máu, ánh mắt oán độc.

Bọn họ cười lạnh nhìn n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh, phát ra lời nguyền rủa cực kỳ ác độc của mình, những lời nguyền rủa này đan xen như lưới, chụp xuống hai người từ nơi sâu xa.

Hai người chỉ cảm thấy chân nguyên quanh người cứng lại, tu vi đột nhiên hạ xuống!

Nhân cơ hội này, Chú Quỷ nhanh chóng rút ra lực lượng địa mạch để khôi phục thương thế.

Nhưng lúc này Bùi Lăng vẫn đang tiếp tục tranh đoạt chú lực của nó!

Thấy cảnh này, n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh quá sợ hãi, đây lại không phải bản tôn Bùi Lăng?!

"Ngàn vạn chúng sinh, vĩnh chú vì ngươi..."

Không đợi hai người kịp phản ứng, Chú Quỷ lạnh lùng ra tay, lần này không dùng đao khí ảnh hưởng từ Bùi Lăng, mà là nguyền rủa thuần túy!

Cùng lúc đó, nó thông qua trấn mệnh hồn tuyến, cách không truyền âm cho Bùi Lăng: "Bùi Lăng, nhanh chóng dừng tay!"

"Ngươi và ta vốn là đồng nguyên, ta lấy mệnh cách của ngươi để sinh ra."

"Trừ khi chết trong tay ngươi, nếu không người ngoài giết ta cũng như giết ngươi!"

"Ngươi cũng không thể thành công Thiên Đạo Đạo Cơ!"

Chẳng mấy chốc, bên Bùi Lăng đã dừng rút chú lực của nó.

Chú Quỷ lập tức ổn định vị trí, nhưng như thế vẫn chưa đủ! Mặc dù Bùi Lăng đã phát hiện quan hệ cộng sinh giữa đôi bên, nhưng một khi đối phương cầm lấy Cửu Phách Đao, nó cũng sẽ thua!

"Còn chưa đủ! Ngươi và ta một thể, phải dựa vào thủ đoạn của mỗi người để tranh đạo, quyết không thể để người ngoài được lợi!"

"Để Ngọc Tuyết Chiếu tới giúp ta!"

Chú Quỷ lại truyền âm.

"Vậy ngươi chờ chút." Bùi Lăng không đồng ý cũng không từ chối.

Chú Quỷ đột nhiên cảm giác không ổn, nó không muốn chết! Không muốn biến thành vật liệu trong Thiên Đạo Trúc Cơ của đối phương!

Chương 426: Ba loại thần thông (1)

Ngay sau đó, Chú Quỷ nhìn về phía hai người n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh, lập tức nói: "Thất Sát trấn mệnh, Chú Quỷ tranh đạo, tam kiếp chung độ, đạo cơ thiên thành!"

"Đừng ra tay nữa! Bây giờ ta cho các ngươi Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp."

"Nhưng các ngươi nhất định phải lập lời thề tâm ma, đến Bích Ngô viện hướng đông nam tìm kiếm bản tôn, ngăn cản hắn lấy được Cửu Phách Đao!"

Nghe đến đó, n Đông Mông lập tức trừng to mắt, tam kiếp chung độ?! Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp mà Bùi Lăng đạt được không phải đơn kiếp, mà là tam kiếp đạo cơ!

Thì ra là thế!

Khó trách đạo cơ chưa thành, Bùi Lăng này, không, không ngờ thực lực của Chú Quỷ này mạnh kinh người như thế!

So sánh với sự ngạc nhiên của n Đông Mông, Vạn Liễu tiên sinh lại bình tĩnh hơn nhiều, cũng không phải tầm mắt của hắn ta cao hơn n Đông Mông, mà là hắn ta xuất thân tán tu căn bản không biết Thiên Đạo Trúc Cơ có phân chia đơn kiếp, song kiếp, tam kiếp.

"Tam kiếp là tam kiếp nào? Ngươi là thứ kiếp mấy?" n Đông Mông đè xuống sự chấn động trong lòng, vội vàng hỏi.

Chú Quỷ nhanh chóng nói: "Tam kiếp là Tâm Ma kiếp, Bản Mệnh kiếp, Chú Quỷ kiếp!"

"Không sai! Ta là Chú Quỷ! Cũng là kiếp thứ ba của Bùi Lăng."

"Các ngươi giúp Bùi Lăng, chưa chắc hắn sẽ cho các ngươi Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, nhưng giúp ta, bây giờ ta có thể giao cho các ngươi một nửa Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!"

Đã độ đến kiếp thứ ba!

Trong lòng n Đông Mông lập tức cảm thấy nặng nề, Bùi Lăng đã độ hai kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù đạo cơ của đối phương còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng thực lực hiện tại đã không khác gì tu sĩ Thiên Đạo Trúc Cơ song kiếp.

Đáng chết!

Mục tiêu của bọn họ là Bùi Lăng!

Kết quả Chú Quỷ không có việc gì giả mạo ở trong này, khiến bọn họ đã tìm sai mục tiêu ngay từ đầu!

Không, không chỉ Chú Quỷ giả mạo Bùi Lăng, vừa rồi bọn họ lục soát hồn phách lão nô kia, lấy được tất cả ký ức của đối phương, Bùi Lăng chân chính ở một bên khác lại đang giả mạo Chú Quỷ.

Thật ra chỉ cần bất kỳ bên nào trong hai bên nói thật, lấy manh mối mà bọn họ nắm giữ trước đó, chỉ cần cẩn thận suy tính, chắc chắn có thể nhận ra ai là chính chủ. Nếu không được, cũng không thể dễ dàng nhận nhầm như vậy.

Nhưng hai bên đều đang điên đảo thân phận, bọn họ căn bản chưa từng nghi ngờ quá nhiều, trực tiếp chủ quan coi Bùi Lăng là Chú Quỷ, Chú Quỷ là Bùi Lăng!

Tuy nói bây giờ Chú Quỷ cũng chịu giao ra Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, nhưng điều này đã làm rối loạn kế hoạch của bọn họ một cách nghiêm trọng.

Sở dĩ bọn họ muốn tìm Bùi Lăng, ngoại trừ Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp còn có một mục đích khác, là muốn để đối phương Trúc Cơ thất bại.

Như thế bọn họ có thể lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, Bùi Lăng chết trong quá trình Trúc Cơ, cũng không cần lo lắng sau này Thánh tông và Lệ chân truyền truy tra.

Nhưng bây giờ, bọn họ lại giết tới chỗ Chú Quỷ, ai biết hiện tại giải quyết Chú Quỷ, có thể để bên Bùi Lăng trực tiếp hoàn thành tam kiếp chung độ hay không?!

Nghĩ tới đây, n Đông Mông lập tức thúc giục: "Tốt! Chúng ta lập tức đi qua cướp đao giúp ngươi! Ngươi nhanh truyền Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho chúng ta trước!"

"Chú Quỷ đạo cơ, cần..." Chú Quỷ lập tức mở miệng, nhưng vừa nói ra được phân nửa, trong mắt nó đột nhiên hiện ra sự sợ hãi to lớn, tiếp theo tất cả miêu tả liên quan tới Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp đều biến thành bốn chữ: "Không kịp nữa rồi..."

...

Cửu Phách Đao tới tay, Bùi Lăng thấy mình còn chưa hoàn thành Trúc Cơ, lập tức kịp phản ứng, gọi ở trong lòng: "Hệ thống, một khóa uỷ thác 【 Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp Chú Quỷ đạo cơ 】 ..."

Hệ thống: "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lấy được ma đao bản mệnh, tranh đạo thành công, tiếp tục tu luyện..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm giác được trong cơ thể mình nhanh chóng vận chuyển Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, bắt đầu hấp thu lực lượng bản nguyên của Cửu Phách Đao.

Bản nguyên nhập thể, mối liên hệ giữa Bùi Lăng và Cửu Phách Đao lập tức thông suốt.

Ngay sau đó, trấn mệnh hồn tuyến trên người hắn kéo dài đến Cửu Thiên Thanh Linh sát khí bắt đầu co vào trong cơ thể, chẳng mấy chốc Cửu Thiên Thanh Linh sát khí bị trấn mệnh hồn tuyến rút về hoàn chỉnh, nó mang theo lực lượng địa mạch một phương, cùng bị hút vào trong cơ thể của hắn.

Tiến một bước hoàn thiện đạo cơ!

Sau đó, trấn mệnh hồn tuyến trên người Bùi Lăng kết nối với Đại Nhật Nhiên Hồn sát khí cũng bắt đầu co vào trong cơ thể, Đại Nhật Nhiên Hồn sát khí và cả lực lượng đại trận bị nó chiếm cứ, đều bị phần trấn mệnh hồn tuyến này thu hồi vào trong cơ thể của hắn, trúc nhập đạo cơ.

Băng Phách Hàn Thực sát khí cũng giống như thế.

Tiếp theo là Vẫn Tinh sát khí, Vạn Kiếp Câu Diệt Vô Sinh Vô Niệm sát khí...

Mất đi lực lượng địa mạch tương ứng, m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận bắt đầu sụp đổ.

Cả Lộc Tuyền thành bắt đầu không ngừng rung chuyển lay động.

Chương 427: Ba loại thần thông (2)

Ngoại trừ kiến trúc phủ thành chủ và Bùi phủ có phù văn gia cố, tất cả căn nhà ở khu vực này đều nứt ra, sụp đổ.

Đường phố rạn nứt như mạng nhện, lại đang điên cuồng lan tràn.

Cảm giác lạnh lẽo trong lòng đất chảy ra, tùy ý chảy xuôi trên đường phố, tràn qua rất nhiều thi thể hài cốt, chẳng mấy chốc đã có một Huyết Hà uốn lượn trong thành.

Cho đến lượt U Đô Huyền Minh sát khí, Bùi Lăng tưởng Chú Quỷ sẽ cắt ngang hệ thống tu luyện, nhưng hắn không ngờ lần này Chú Quỷ không hề giãy giụa, bản nguyên chú lực và một thân tinh hồn của nó, U Đô Huyền Minh sát khí cùng với tất cả lực lượng địa mạch xung quanh đều bị hắn cướp đoạt thông qua trấn mệnh hồn tuyến!

Lấy được tất cả của Chú Quỷ, Chú Quỷ đạo cơ lập tức xảy ra sự thay đổi, từ nơi sâu xa, trong đầu hắn dần hiện ra ba ý niệm, một là nguyền rủa, hai là oán yểm, ba là hoặc hồn.

Ba ý niệm này là thần thông của các đời một môn Chú Quỷ đạo cơ, dường như tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó...

Vào lúc này, thân thể hắn còn bị hệ thống khống chế, hệ thống không hề chậm trễ kéo ý niệm nguyền rủa này vào trong đạo cơ giúp hắn.

Thấy thế, Bùi Lăng vội vàng lựa chọn ý niệm oán yểm, muốn đồng thời khống chế hai môn thần thông nguyền rủa và oán yểm.

Nhưng đáng tiếc là, sau khi hệ thống lựa chọn nguyền rủa, hai ý niệm còn lại đã nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, hắn không nhớ nổi bất kỳ ý niệm nào có liên quan đến oán yểm, dường như phải chờ đến sau này mình tu vi cao hơn mới có cơ hội lĩnh ngộ lần thứ hai...

Lúc này, hệ thống bắt đầu thu về một phần m Dương Hòa Hợp sát khí cuối cùng, trấn mệnh hồn tuyến thu nạp đến cực điểm, m Dương Hòa Hợp sát khí tính cả lực lượng địa mạch dưới chân cùng nhau dung hòa vào trong cơ thể của hắn.

Tam kiếp đã độ, Thất Sát quy vị!

Vào lúc này, Chú Quỷ đạo cơ đã xong!

Trong chớp mắt, khí tức của Bùi Lăng vượt qua gông cùm xiềng xích, chính thức đi vào Trúc Cơ kỳ!

Vào lúc Bùi Lăng đang vui mừng như điên, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Bùi Lăng vô cùng hài lòng cho một khen ngợi hai sao.

Vù!

Bùi Lăng lập tức phi lên không, trong số mười tu sĩ Trúc Cơ truy sát mình trước đó, có ba người đã bị hắn chém giết, chắc người thứ tư chết dưới Cửu Phách Đao, sáu người còn lại cũng phải chết!

Nhưng vừa bay đến không trung, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, toàn thành vô cùng bừa bộn, ngày xưa đầy những căn nhà san sát đường đi nối tiếp nhau, nay đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đổ nát thê lương cùng mặt đất bị nứt nẻ khắp nơi, thi khí tràn ngập, Huyết Hà đang không ngừng dâng lên!

Bùi Lăng hít sâu một hơi, Chú Quỷ đồ thành... Đáng tiếc lúc trước hắn và Chú Quỷ tranh đạo, căn bản không thể ngăn cản đối phương.

Trên thực tế, dựa theo dự định ban đầu của hắn, sẽ đi Nguyên Mỗ sơn Trúc Cơ.

Như thế hắn và Chú Quỷ tranh đạo sẽ không tổn thương bất kỳ người vô tội nào!

Nhưng không như mong muốn, hắn tự nhận không oán không thù với Tô chân truyền, người kia lại điều động mười tu sĩ Trúc Cơ phục kích hắn ở Bùi phủ. Hiểu Nghê dưới trướng Lệ sư tỷ luôn bảo vệ hắn, nhưng đến nay chưa từng xuất hiện.

Vì giữ mạng sống, hắn không thể không sớm Thiên Đạo Trúc Cơ.

Tất cả sự phát triển sau đó đều không nằm trong sự khống chế của hắn.

Tuy việc Chú Quỷ gây ra không phải ý muốn của hắn, nhưng cuối cùng việc này do hắn mà ra, sau khi thở dài một hơi, thân hình Bùi Lăng khẽ động, hạ xuống trong thành.

Cùng lúc đó, n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh sắc mặt âm trầm xuất hiện ở phủ thành chủ.

Đây là một trong số kiến trúc ít ỏi vẫn còn nguyên vẹn ở trong thành.

Chỉ là tu vi của thành chủ quá thấp, mới Luyện Khí tầng sáu, đã sớm thân tử đạo tiêu.

Lúc này phủ thành chủ trống rỗng, không có sức sống.

Ba vị sư đệ của n Đông Mông, ba lão nô Trúc Cơ, còn có tên Trúc Cơ bên cạnh Vạn Liễu tiên sinh đều đang ở đây.

Lúc đầu ba lão nô Trúc Cơ bị Chú Quỷ mê hoặc, sau đó ba vị sư đệ của n Đông Mông cũng trúng chiêu, còn vị tán tu Trúc Cơ luôn đi theo bên cạnh Vạn Liễu tiên sinh cũng gặp phải một vị lão nô trong số đó, sau khi giao thủ Vạn Liễu tiên sinh ung dung thoát thân, nhưng vị tán tu Trúc Cơ kia lại trở thành thuộc hạ của Chú Quỷ.

Bảy người bị Chú Quỷ mê hoặc trắng trợn giết chóc ở trong thành.

Sau khi liên tục điều tra, cũng không tìm được bất kỳ người sống nào nữa, bọn họ liền tập trung một chỗ, chuẩn bị trở về Bùi phủ phục mệnh Chú Quỷ.

Trong lúc đi đến đó, Chú Quỷ đang bị Bùi Lăng coi là vật liệu Thiên Đạo Trúc Cơ, bị hấp thu ngay trước mặt n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh, tất cả tu sĩ bị nó mê hoặc trước đó đều tỉnh táo lại!

"n sư huynh!" Đệ tử một mạch Chiêu Xuyên thấy n Đông Mông tới, vội vàng hành lễ, hắn ta nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, bọn họ bị một giọng nói mê hoặc, sau đó trở thành kẻ địch của n sư huynh.

Chương 428: Thiên Đạo Trúc Cơ!

Sau khi n sư huynh bỏ chạy được một lúc, bọn họ đột nhiên khôi phục thần chí, chắc chắn là n sư huynh cứu bọn họ một mạng!

"Vạn Liễu tiên sinh..." Tên tán tu Trúc Cơ tiền kỳ kia cũng vội vàng đi đến bên cạnh Vạn Liễu tiên sinh, hiện tại Lộc Tuyền thành này quá nguy hiểm, chỉ có theo sát vị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ Tá Đao đường này, mình mới bình an vô sự.

Vạn Liễu tiên sinh và n Đông Mông đồng thời nhẹ gật đầu, sắc mặt hai người đều rất xấu.

Vốn bọn họ muốn tìm Bùi Lăng để cướp đoạt Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, đồng thời cũng muốn ngăn cản đối phương Thiên Đạo Trúc Cơ.

Tính toán cực kỳ tốt nhưng vì Chú Quỷ và Bùi Lăng đều đang diễn, khiến bọn họ vừa đến đã tìm sai mục tiêu.

Chưa nói đến kế hoạch đã thất bại, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn Bùi Lăng đã thành công Thiên Đạo Trúc Cơ, khó đối phó hơn Chú Quỷ rất nhiều!

Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị lên tiếng, một lão nô trong đó vội vàng nói: "Nhanh! Phải ngăn cản Bùi Lăng Thiên Đạo Trúc Cơ! Không thể để hắn lấy được Cửu Phách Đao!"

Ngăn cản Bùi Lăng Thiên Đạo Trúc Cơ?

Đã chậm!

Nghĩ vậy, n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh liếc nhau, không ai định tiết lộ bí mật này.

"Được, tất cả chúng ta hợp lực cùng đi giết Bùi Lăng!" Sắc mặt n Đông Mông âm trầm trả lời, việc đã đến nước này, hắn ta đã không còn đường lui!

Lúc trước Bùi Lăng đoạt được giải nhất ở ngoại môn, đã dâng môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia cho Lệ chân truyền ngay trước mặt mọi người.

Lệ chân truyền chính miệng giám định, đó là một môn đơn kiếp đạo cơ.

Nhưng trên thực tế, Chú Quỷ đạo cơ lại là tam kiếp đạo cơ!

Bây giờ hắn ta đã biết bí mật không nên biết, Lệ chân truyền sẽ không bỏ qua cho hắn ta!

Nếu vừa rồi Chú Quỷ đã nói hoàn chỉnh Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, vậy hắn ta còn có thể cầm môn tam kiếp đạo cơ này, đi tìm Chu chân truyền hoặc Tô chân truyền che chở mình.

Nhưng bây giờ hắn ta chỉ biết là tam kiếp đạo cơ, không biết gì về những thứ quan trọng nhất của Trúc Cơ chi pháp. Thậm chí hắn ta còn không có chứng cứ nói Chú Quỷ đạo cơ là tam kiếp đạo cơ, hai vị chân truyền không thể tử chiến với Lệ chân truyền vì một câu nói suông của hắn ta!

Bởi vậy, hiện tại hắn ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không, kết hợp lực lượng của tất cả mọi người, chiến thắng Bùi Lăng, cướp đoạt Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, vậy mới có đường sống!

Nói xong, n Đông Mông lại lấy ra một bình đan dược đưa cho tu sĩ khác, mỗi người một viên.

"Linh Đạo Đan?!" Thấy đan dược này, đệ tử một mạch Chiêu Xuyên đều giật mình.

Sau khi sử dụng Linh Đạo Đan này có thể khiến tu sĩ cuồng bạo, thực lực tăng lên một cảnh giới nhỏ trong thời gian ngắn, hiệu quả mạnh hơn Nhiên Huyết đại pháp, nhưng tác dụng phụ của đan dược này cũng cực lớn, ngoại trừ thiêu đốt tinh huyết, còn thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt đạo cơ!

Nói cách khác, chỉ cần sử dụng viên đan dược này, thực lực sẽ tăng mạnh. Nhưng dù có là tu sĩ thiên tài đi nữa, con đường sau này cũng bị phế bỏ!

n Đông Mông lạnh lùng nhìn đệ tử kia, là người đầu tiên nuốt đan dược.

Vạn Liễu tiên sinh cũng không do dự, là người thứ hai nuốt đan dược, bây giờ hắn ta đã biết nhiệm vụ lần này là một cái bẫy! Là cạm bẫy với Bùi Lăng, cũng là cạm bẫy với Tá Đao đường Vạn Hủy hải!

Đây là trò chơi nội bộ Trọng Minh tông, không cần nói cũng biết mục đích khi mời Tá Đao đường!

Tình cảnh hiện tại của hắn ta không hề tốt hơn n Đông Mông, người thuê Tá Đao đường là một vị chân truyền Trọng Minh tông.

Từ lúc bắt đầu, Vạn Liễu tiên sinh đã biết mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay là thất bại, cũng chỉ có một con đường chết!

Chỉ có lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, coi đây là thẻ đánh bạc, đi đầu quân cho một người có thể chống lại môn phái lớn như Trọng Minh tông, hắn ta mới có đường sống!

Thấy n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh là hai người mạnh nhất đã ăn vào Linh Đạo Đan, dù tu sĩ khác không muốn, cũng đành phải nhận mệnh.

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã sử dụng đan dược.

Dược hiệu của Linh Đạo Đan nhanh chóng phát huy, khí tức của chín người bắt đầu cuồng bạo, ngoại trừ Vạn Liễu tiên sinh, tu vi mỗi người đều tăng lên một cảnh giới nhỏ!

Vạn Liễu tiên sinh đã có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, mặc dù tu vi không tăng lên nữa, nhưng khí tức cũng trở nên cường đại hơn, hiển nhiên thực lực cũng tăng nhiều!

Oanh!

Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hạ thẳng xuống phía trước chín người, hai chân đặt xuống mặt đất lập tức giẫm ra từng vết nứt.

"Bùi Lăng!" Con ngươi n Đông Mông co rụt lại, đối phương đến quá nhanh!

"Chư vị, lên đường bình an!" Bùi Lăng lạnh lùng nói, trong chín người trước mắt, ngoại trừ ba vị lão nô truy sát mình, hắn chưa từng gặp sáu người còn lại.

Nhưng hắn đã biết, ngoại trừ người của Tô chân truyền còn có người một mạch Chiêu Xuyên và Chu chân truyền muốn ra tay với hắn! Lúc này đám người tập trung hết ở đây, hơn nữa tu vi đều là Trúc Cơ, hắn không cần lo lắng sẽ giết nhầm người!

Nói xong, Bùi Lăng không nói nhảm nhiều, trong mắt hiện ra ánh sáng màu xanh lam, vốn là lực lượng Hàn Tủy Hỏa thuần túy, lúc này lại có vô số phù văn màu đen nhỏ bé đang biến ảo.

Chương 429: Từ hôm nay nhân gian không còn bạn cũ, trong lòng chỉ còn hướng đạo (1)

Chú Quỷ đạo cơ, thần thông vĩnh chú!

Ngay lúc phù văn màu đen xuất hiện, từ nơi sâu xa, một luồng lực lượng kỳ dị chấn động ra.

Trong nháy mắt, chín người như rơi vào đầm lầy dính dấp, cả người đột nhiên cảm thấy trì trệ, suy yếu, như bị trăm bệnh quấn thân. Bọn họ vừa sử dụng Linh Đạo Đan để tạm thời tăng trưởng tu vi, nay lại giảm xuống một cảnh giới nhỏ!

n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh cảm thấy hoảng hốt, cái này rất giống một chiêu mà vừa nãy Chú Quỷ dùng, nhưng uy lực càng mạnh hơn!

Hai người lập tức ra tay, một người hiện ra sáu huyết cầu quanh người, người còn lại có vô số cành liễu mọc ra sau lưng...

Sáu huyết cầu hóa thành sáu quả cầu phủ đầy gai ngược, từng mũi nhọn huyết sắc lóe lên tia sáng lạnh bắn về phía Bùi Lăng; cả người Vạn Liễu tiên sinh hóa thành một gốc cây liễu cao lớn, tất cả lá liễu rời khỏi cành, đánh úp về phía Bùi Lăng như mưa to gió lớn, cùng lúc đó cành liễu không có lá liễu quấn lại thành chùy, vù vù vù, xoay tròn như gió rồi nặng nề đập xuống.

Đây là tam kiếp Thiên Đạo Trúc Cơ, là sự tồn tại vô địch cùng cảnh, bởi vậy hai người căn bản không dám ôm chút suy nghĩ may mắn nào, vừa lên đã dùng hết sức!

Tu sĩ khác phản ứng hơi chậm một bước, nhưng cũng theo sát phía sau, tự mình dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, rối rít đánh về phía Bùi Lăng!

Xoạt!

Bùi Lăng vung Cửu Phách Đao trong tay, chỉ chém ra một đao bình thường.

Huyết khí trên thân đao cuồn cuộn như sôi trào, đao khí gào thét như rồng!

Một con giao long huyết sắc giương nanh múa vuốt đập ra, lấy xu thế phá vỡ kéo mục nát, thoải mái dẹp yên tất cả trước mắt!

Mũi nhọn huyết sắc vỡ nát, vô số cành liễu lập tức khô héo, thuật pháp kéo nhau đến đều tan thành mây khói, đao khí tiếp tục ép về phía chín người!

Ngoại trừ n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh, tâm thần những người còn lại đều bị đao ý cướp đoạt, không kịp làm ra bất kỳ động tác gì đã bị một đao chém nát...

Phốc phốc phốc...

Máu tươi bay lả tả như cơn mưa máu.

Sau khi bảy bộ thi thể khựng lại một khoảng ngắn ngủi, cùng lúc chia năm xẻ bảy, rơi xuống đầy đất.

n Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh nguy hiểm né qua một đao, còn không kịp có động tác đã thấy Bùi Lăng xông đến trước người bọn họ, chém Cửu Phách Đao xuống!

Trong sát khí lạnh thấu xương, đao khí tung hoành, đao ý cao ngất.

Trong tầm mắt, cỏ cây gãy nát, ao nước nổ tung, mặt đất, phòng ốc, phù văn gia cố đều phát ra âm thanh vỡ nát vì không không chịu nổi, cả phủ thành chủ trải rộng vết đao, lung lay sắp đổ.

"Bùi Lăng, dừng tay!" n Đông Mông chân cụt tay đứt, cả người tóc tai bù xù ngã ngửa vào trong vũng máu, dùng một cánh tay còn lại chống đỡ thân thể, không ngừng lùi về sau, nhìn Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao từng bước tới gần, vội vàng cầu xin tha thứ, "Tha ta một mạng, ta nguyện lập xuống lời thề tâm ma, đời đời kiếp kiếp vì ngươi..."

Cách đó không xa, Vạn Liễu tiên sinh khí tức yếu ớt, hai chân đã bị chặt ngang gối, trên lồng ngực có một vết đao to lớn vắt ngang qua cả người, suýt nữa bị chém thành hai nửa, cũng giãy giụa hứa hẹn: "Ta nguyện..."

"Lộc Tuyền thành đã bị hủy, các ngươi cũng chôn cùng đi." Nhìn hai người này chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, kêu rên cầu xin tha thứ, không chờ bọn họ nói xong, Bùi Lăng lạnh giọng cắt ngang, mặt không thay đổi chém thêm một đao cuối cùng.

Bịch.

Máu nóng bắn ra đầy đất như hoa quỳnh màu máu vừa nở đã tàn, hai cái đầu bay lên tận trời rồi lăn lông lốc trong bụi bặm, con mắt vẫn trợn trừng đầy vẻ tham lam và khao khát.

Ngay sau đó vẻ mặt đã biến mất.

Tam kiếp đạo cơ, thần thông vĩnh chú, rất dễ chiến thắng trận chiến đấu này.

Giết hai người xong, Bùi Lăng lại bay lên không.

Trong số mười tên Trúc Cơ đuổi giết hắn trước đó, vẫn còn ba người nữa.

Nhưng hắn dùng thị lực cực tốt đảo qua toàn thành, trong sự tĩnh mịch này chỉ có cảnh hoàng tàn khắp nơi, bức tường đổ sụt, khắp nơi đều là vết máu tím đen đã khô cạn, lẻ tẻ vài thịt nát xương cốt không hoàn chỉnh.

Hắn cũng thấy trống lúc lắc trò chơi xếp hình rơi trong đình viện, mơ hồ thấy được bàn trang điểm trâm vòng sau bức rèm thêu, từng chiếc bàn bút mực lộn xộn ở trong thư viện...

Trong một đêm, địa ngục chốn nhân gian.

Vào lúc này, mùi máu tanh nồng nặc, lại không hề xuất hiện ruồi muỗi.

Ngoại trừ hắn, trong tòa thành này đã không có bất bất kỳ sinh linh nào còn sống.

Dù ba tên Trúc Cơ còn lại mà hắn muốn tìm, hay là tộc huynh Bùi Hồng Niên, rất nhiều tộc nhân Bùi thị, đều chỉ còn lại thi thể không đầy đủ...

Sau khi lục soát mấy lần, xác nhận trong thành không còn người sống, vẻ mặt Bùi Lăng hơi tối đi, sau khi đứng nguyên tại chỗ một lát, hắn độn đến dốc núi ngoài thành, nhìn về phía Lộc Tuyền thành mãi không nói gì.

Chẳng biết từ lúc nào, Ngọc Tuyết Chiếu đã trở lại bên cạnh hắn. Da lông tuyết trắng của nó dính đầy bụi bặm, một mảng trắng một mảng đen một mảng xám, nó đang không ngừng liếm láp làm sạch.

Một lúc lâu sau, Bùi Lăng thở ra một hơi, dường như phun ra tất cả tích tụ trong lòng, sau đó hắn quỳ xuống nặng nề dập đầu ba cái với Lộc Tuyền thành đã sinh ra mình.

Ngay sau đó, hắn gọi ra Hàn Tủy Hỏa, nhóm lửa toàn thành.

Chương 430: Từ hôm nay nhân gian không còn bạn cũ, trong lòng chỉ còn hướng đạo (2)

Trong lúc ánh lửa màu xanh thẳm nhảy nhót, cả tòa thành dấy lên lửa lớn rừng rực, phù văn gia cố còn sót lại trong Lộc Tuyền thành lập tức nứt toác trong sự thiêu đốt của linh hỏa.

Linh hỏa thôn phệ hết thảy, thế lửa càng đốt càng lớn.

Mặt đất truyền đến sự chấn động mơ hồ, cả tòa thành trì chậm rãi đổ sụp trong ngọn lửa.

Bùi Lăng nhìn toà thành trì khắc sâu trong trí nhớ, từng đoạn ký ức hiện ra trước mắt.

Tất cả mọi việc kiếp trước đều là quá khứ, nhiều lời cũng vô ích.

Hắn xuyên vào một thai nhi, sinh ra ở Bùi thị.

Lúc còn nhỏ nhũ mẫu và mẫu thân dịu dàng khuyên bảo, niềm vui sướng của đám trưởng bối khi sinh ra nhi tử, vốn tưởng đã sớm quên mất, lúc này nghĩ đến lại như mới diễn ra hôm qua.

Mặc dù không được phụ thân yêu thích, khuôn mặt mẫu thân đã mơ hồ không rõ từ lâu, nhưng thân là huyết mạch Bùi thị bá chủ Lộc Tuyền thành, từ nhỏ không lo áo cơm, lớn chút nữa đã được gia lão dẫn đạo, dẫn khí nhập thể, bước vào con đường này.

Bắt đầu từ lúc đó, gia tộc lục đục với nhau, phụ thân ghét bỏ, kế mẫu đố kị, đệ đệ khác mẫu làm loạn, tất cả đều là mây khói thoảng qua không đáng nhắc tới.

Tu hành là chuyện quan trọng nhất của hắn.

Là con đường mà hắn luôn tâm niệm khao khát.

Mười tám năm Đoán Cốt, dù quá trình tôi xương vô cùng hung hiểm, dù phụ thân kế mẫu châm chọc khiêu khích, dù tộc nhân mỉa mai không hiểu... Bùi Lăng đều mắt điếc tai ngơ, trong lòng không quan tâm việc gì.

Ngày đêm cần cù tu luyện, từng mong có thể rời khỏi Lộc Tuyền thành, thoát khỏi sự quản lý của Trọng Minh tông, thoát khỏi bá chủ tác phong hung tàn của vùng đất này, bái nhập một danh môn chính phái.

Từ đây chuyên tâm tu luyện, leo lên đại đạo.

Khi rảnh rỗi lại đi ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn này, cảm nhận phong tục con người, cuộc sống muôn màu khác hẳn với kiếp trước.

Cũng từng nghĩ thế gian bao la chính ma khác đường, một khi đi xa, sau này từ biệt, sợ khó gặp nhau.

Nhưng thế sự khó lường, ngày đó gặp được Lệ Liệp Nguyệt, bái nhập Trọng Minh tông, từ đó sát kiếp làm bạn, càng lúc càng xa danh môn chính đạo...

Bây giờ chưa trải qua nhiều năm, trở lại quê cũ đã là cảnh còn người mất.

Linh hỏa bốc lên, hắc diễm ngập trời.

Gió thổi tới từ cánh đồng bát ngát, gào thét như khóc như tố.

Bụi bặm bay lả tả, theo ngọn lửa cuốn lên chín tầng trời, sau đó lại bị cơn gió chặn lại, xoay quanh bay múa, rồi bay xuống khoảng đất trống xung quanh.

Sinh ở đây, lớn ở đây, quay về đây.

Bùi Lăng nhìn lớp bụi mù màu xám trắng trên vai mình, im lặng thở dài, lấy chân nguyên cuốn nó lên, thổi về cỏ cây cách đó không xa: "Lên đường bình an."

Lộc Tuyền thành bị hủy diệt, nếu truy cứu lý do, là ba phe Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly, Miêu Thành Dương bố trí truy sát, nhưng là nhân vật chính của cả việc này, hắn cũng không phải người vô tội.

Nhưng thế đạo tàn khốc, mạng người như cỏ rác.

Trong chiều hướng phát triển này, hắn cũng chỉ là sâu kiến đau khổ giãy giụa dưới quy tắc.

Chỉ có thể làm những điều này...

Đại đạo vô tình, mạnh được yếu thua.

Lộc Tuyền thành hôm qua rất giống hắn hôm nay.

Hiện tại, mặc dù Bùi Lăng đã thành công Trúc Cơ, thân là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn mới xuất hiện của Trọng Minh tông, mười tộc quỳ chúc, điện chủ khen ngợi, vô số đồng môn đi theo, chân truyền che chở... Thoạt nhìn vô cùng vẻ vang nhưng đưa mắt nhìn ra xa, hắn chỉ là một con sâu kiến hơi lớn hơn chút thôi.

Chỉ cần đi sai bước nhầm sẽ rước lấy tai họa thân tử đạo tiêu.

Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình.

Gió núi thổi qua, thành trì đã hoàn toàn đổ sụp thành một đống đổ nát thê lương, thế lửa dần nhỏ đi.

Thành cổ lật đổ, cho một mồi lửa.

Thế gian không còn Lộc Tuyền thành nữa.

Từ đây giữa thiên địa này không còn người thân, không còn cố nhân.

Một điểm ràng buộc cuối cùng giữa hắn và thế tục, đã tan thành mây khói theo trận lửa lớn này.

Về sau, chỉ có một lòng hướng đạo!

Nơi xa truyền đến tiếng động quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, là một tòa kiến trúc cuối cùng của Lộc Tuyền thành sụp đổ trong linh hỏa.

Ngọc Tuyết Chiếu uể oải nằm ở bên cạnh, yên tĩnh cùng Bùi Lăng nhìn chăm chú ánh sáng ngọn lửa màu xanh thẳm dần tắt, trong lòng nó cực kỳ cao hứng, cuối cùng chốn quỷ quái này đã bị đốt sạch!

Cuối cùng không cần đến nhà Cẩu chủ nhân nữa...

Thấy thế lửa đã chuẩn bị kết thúc, Bùi Lăng thu hồi tâm thần, vác Cửu Phách Đao ở sau lưng, xoay người bước về phía Trọng Minh tông.

"Đi thôi." Bùi Lăng nói.

Hắn vừa bước ra một bước, mặt trời mới mọc đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đêm dài đã qua, mặt trời đang chậm rãi dâng lên.

Mười năm làm gương chuyển kiếp không,

Chú Quỷ đạo cơ thiên ý thành.

Từ hôm nay nhân gian không bạn cũ,

Trong lòng chỉ còn hướng đạo.

Cơn mưa tầm tã, rừng núi cây cối được tẩy rửa sạch sẽ.

Trên sườn núi, một đám hươu đang cúi đầu gặm ăn lá non.

Trong rừng vang lên từng tiếng ồn ào, vô số sinh linh ẩn nấp trong đó, lúc lại thấy thỏ rừng, con hoẵng nhảy lên.

Mọi tiếng động chầm chậm, trong tầm mắt tràn đầy sức sống.

Bỗng nhiên, giữa từng tầng cây cối ở nơi xa, vô số chim tước hoảng sợ bay mất, mặt đất khẽ chấn động, thú rừng chạy trốn.

Chương 431: Chúng ta đi đồ thành đi!

Hươu đực cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng mấy chốc nó đã phát ra một tiếng kêu to, thúc giục tộc đàn còn đang tham lam ăn uống bỏ chạy về phía xa.

Trong chốc lát, một cỗ kiệu máu bay qua giữa không trung.

Xung quanh cỗ kiệu không có người bay lướt qua trên không, bên trên điêu khắc bách quỷ dạ hành, bốn góc rủ xuống từng chuỗi độc lâu, da người làm màn, ác giao đằng sau.

Đỉnh kiệu chia làm tám mặt, mỗi mặt đều có một khuôn mặt người, nam nữ lão ấu khác biệt quá nhiều, khuôn mặt như còn sống, trong mắt chảy ròng ròng huyết lệ.

Từng cơn gió lạnh lẽo, quỷ khí âm trầm bay vút qua.

Trong kiệu, Bùi Lăng cầm lấy Cửu Phách Đao, chăm chú nhìn thân đao.

Đây là đao bản mệnh do hắn tự tay chế tạo, tam kiếp chung độ, trong cảm ứng vô cùng thân thiết như huyết mạch giao hòa.

Lần này có thể Trúc Cơ thành công, việc tìm ra Cửu Phách Đao cực kỳ quan trọng.

Bây giờ đạo cơ thiên thành, tu vi của bản thân tăng lên một bậc, trong Cửu Phách Đao cũng truyền ra linh cơ cường đại, kết nối trong mỗi một nhịp thở của hắn, khí cơ thành một khối.

Đánh giá đao bản mệnh xinh đẹp hung tàn, lại không ngừng truyền đến cảm giác thân thiết quấn quýt với mình, Bùi Lăng không khỏi mỉm cười, đưa tay chạm vào thân đao...

"A... Ừ... A... Chủ nhân... Chủ nhân sờ ta... Ta, ta muốn tan ra... Chủ nhân..." Giọng nói quyến rũ lập tức vang lên.

"Chủ nhân là của ta! Không ai được cướp chủ nhân!!!" Ngay sau đó, chuyển thành bạo ngược.

"Chủ nhân, ta muốn uống máu, ta muốn tàn sát, ta muốn giết!" Ngay sau đó, truyền ra tiếng cuồng loạn gầm thét, "Kẻ địch của chủ nhân ở đâu? Giết giết giết giết giết..."

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, phải xử lý đao bản mệnh tinh thần phân liệt này thế nào?

Khác với Yếm Sinh Đao trước đó, Cửu Phách Đao là đao bản mệnh của hắn, thân là chủ nhân, sự cộng minh với đao linh rất quan trọng.

Cũng như phi kiếm trong tay kiếm tu, tính mệnh, con đường tiền đồ đều trong một kiếm.

Phi kiếm như tính mạng thứ hai của kiếm tu, có đôi khi thậm chí còn quan trọng hơn người thân.

Hiện tại, thời gian Bùi Lăng đúc đao không dài, thiếu sự kết nối với Cửu Phách Đao.

Không thể như vậy được.

Nhân khoảng thời gian trở về tông môn, hắn phải bồi dưỡng tình cảm hai bên.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Ở đây là nơi sơn dã có rất nhiều dã thú, hình như còn có một vài tiểu yêu ẩn nấp trong đó. Ngươi muốn uống máu, ta sẽ dẫn ngươi đi giết một chút."

Nghe chủ nhân muốn cho ăn mình máu tươi, Cửu Phách Đao hơi rung động, dường như cực kỳ hưng phấn.

Giọng nói bạo ngược lập tức nói: "Chủ nhân, ta muốn uống máu con hồ ly này!"

Lại chuyển thành quyến rũ, ngọt ngào nũng nịu, "Chủ nhân, ta uống một nửa, để lại một nửa cho ngươi, có thể lột bỏ da lông để làm đệm cho chủ nhân."

Sau đó đao linh lại cuồng loạn hô lên, "Chủ nhân, ta sắp không nhịn nổi!! Hiện tại ta muốn cắt đầu con hồ ly này!"

Nghe vậy, Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng né tránh sang bên cạnh, dường như lo lắng Bùi Lăng thật sự dùng nó tế đao.

Thấy Cửu Phách Đao trong tay đã kích động, Bùi Lăng nhướn mày, trầm giọng nói: "Không được! Ngươi nhớ kỹ, về sau chỉ cần người bên cạnh ta, bao gồm cả Ngọc Tuyết Chiếu, ngươi không được làm ẩu!"

Yêu cầu bị chủ nhân cự tuyệt, Cửu Phách Đao lập tức như chịu uất ức lớn lao, sau khi dừng lại một chút, mới uất ức nói: "Vậy, vậy đồ thành cũng được..."

Giọng nói bạo ngược lập tức hưng phấn, "Đúng! Chủ nhân, chúng ta đi đồ thành đi!"

Đao linh lập tức trở nên cực kỳ đau khổ, "Ta muốn uống thật nhiều thật nhiều máu..."

Bùi Lăng lắc đầu, nói tiếp: "Quy tắc thứ hai, không được lạm sát kẻ vô tội, trừ khi là người đối địch với ta!"

Cửu Phách Đao lập tức im lặng, không còn bất kỳ giọng nói nào nữa.

Thấy thế, khóe mắt Bùi Lăng giật một cái, hắn muốn bồi dưỡng chút tình cảm với Cửu Phách Đao, kết quả bây giờ lại biến khéo thành vụng, hoàn toàn ngược lại?

Nhưng hắn nhắc đến hai điều kiện này, là muốn đối phương phải tuân theo!

Dù sao Bùi Lăng cũng không phải Hàn Tư Cổ, hắn không làm được việc tàn sát sinh linh vô tội để nuôi dưỡng đồ bản mệnh.

Vào lúc Luyện Khí kỳ, Bùi Lăng chỉ theo bản năng tuân theo tam quan kiếp trước; nhưng sau khi Trúc Cơ, thật ra quan niệm người không phạm ta ta không phạm người cũng có liên quan đến đạo tâm của hắn!

Đạo tâm của hắn không phải tàn sát thiên hạ như Giám Sát điện chủ đã kỳ vọng, từ sau khi tiếp xúc với việc tu hành ở Bùi gia Lộc Tuyền thành, hắn đã có kỳ vọng được sống trường sinh, tiêu diêu tự tại.

Hơn nữa, đao linh có quan trọng đến đâu, nếu chuyện gì cũng nghe theo đao linh chứ không phải nghe theo ý hắn, chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao?

Tóm lại trên hai điểm này, Bùi Lăng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ phải dạy đao linh như thế nào, lại có một trận âm phong cuốn vào.

Nhiệt độ trong Huyết Khôi Kiệu chợt hạ xuống, hắc vụ tràn ngập.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một bóng người yểu điệu đã xuất hiện trên chỗ ngồi cách hắn không xa. Nàng mặc áo tay rộng, váy khói quết đất, thoạt nhìn dáng vẻ chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thanh nhã xinh đẹp, mái tóc được búi thành Song Loa Kế, đeo chuỗi vòng ngọc, dáng người như liễu, mắt mực như đêm.

Ngọc Tuyết Chiếu không hề có phản ứng với nàng, nhưng Cửu Phách Đao trong tay Bùi Lăng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức hung tàn!

Chương 432: Sư tỷ chắc chắn đòi lại công bằng cho ngươi! (1)

"Vụ Liễu cô nương?" Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, lập tức đè lại thân đao, vỗ về Cửu Phách Đao, chợt hỏi, "Không biết có phải Hiểu Nghê cô nương đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không?"

Vốn U Hồn thị nữ luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh hắn là Hiểu Nghê.

Nhưng bây giờ, người tìm đến lại là Vụ Liễu.

Khuôn mặt Vụ Liễu trắng bệch không thể giấu được vẻ mệt mỏi, thường ngày có rất nhiều hồ điệp màu u lam quanh quẩn bên người, bây giờ lại không thấy một con nào.

Lúc này nàng hoàn toàn không có hứng thú đe dọa Bùi Lăng như ngày xưa, yếu ớt nói: "Hiểu Nghê tỷ tỷ bị trọng thương, cần ngủ say, chủ nhân phái ta chạy đến bảo vệ ngươi..."

Nói đến chỗ này, sắc mặt Vụ Liễu đột nhiên thay đổi, trong đôi mắt mực như hiện ra vẻ hoảng sợ!

"Ngươi đã Trúc Cơ?!" Vụ Liễu lập tức ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn Bùi Lăng, khiếp sợ hỏi.

Sau khi kịp phản ứng, nàng nhanh chóng lạnh lùng nói, "Nhân Đạo, Địa Đạo hay là Thiên Đạo?!"

Bùi Lăng nói: "Thiên Đạo, Chú Quỷ đạo cơ."

Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp!

Vụ Liễu bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn.

Sao lại nhanh chóng Trúc Cơ thành công như vậy?!

Tính toán thời gian, Bùi Lăng mới chạy đến Lộc Tuyền thành, nhiều nhất cũng không vượt qua hai ngày! Hai ngày đã hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ?

Dưới tình huống bình thường, Địa Đạo Trúc Cơ cũng không tốn ít thời gian như thế.

Hiện tại nàng mệt mỏi như vậy, cũng vì bên chủ nhân đã nhận ra Tô chân truyền bố trí sát cục nhằm vào Bùi Lăng ở Lộc Tuyền thành, đến mức không tiếc trả giá để đi đường.

Vốn chỉ cần Bùi Lăng có thể chống đỡ thời gian hai đến ba ngày, nàng có thể kịp thời đuổi tới cứu đối phương, cũng giúp đối phương chút sức lực, hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ!

Kết quả trong thời gian hai ngày, đối phương không những không cần đợi nàng tới cứu, còn sớm xây thành Chú Quỷ đạo cơ?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vụ Liễu mới hỏi: "Có gặp người truy sát ngươi không?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Đều bị ta giết rồi."

Vụ Liễu nghe vậy giật mình, chợt lộ ra vẻ sợ hãi than thở.

Trong lòng nàng hơi thổn thức, thật không ngờ, lúc Bùi Lăng này vừa vào Thánh tông còn nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, lúc đối mặt với nàng đều cố tỏ ra bình tĩnh. Bây giớ mới trải qua được mấy năm, đã bắt đầu lộ ra sự tài hoa...

Nghĩ tới đây, nàng liếc nhìn Cửu Phách Đao trong tay đối phương.

Đao linh của thanh đao này cùng là đồng loại với nàng, đều do quỷ phách sinh ra.

"Thanh ma đao này của ngươi rất thú vị." Vụ Liễu lập tức nói, "Có thể cho ta mượn thưởng thức hai ngày không, chờ sau khi về tông, ta sẽ cho ngươi một phần chỗ tốt!"

"Hơn nữa trên con đường sau đó, ta còn có thể..."

Không chờ nàng nói hết lời, Cửu Phách Đao đã giận tím mặt, giọng nói bạo ngược lập tức vang lên: "Tiện tỳ dám đụng ta!!!"

Đao linh cuồng loạn hô, "Chỉ có chủ nhân mới có tư cách thưởng thức ta, ngươi là tỳ nữ thấp hèn, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!"

Chợt chuyển thành giọng quyến rũ ngọt ngào, "Chủ nhân, để ta giết tỳ nữ này, biến nàng thành hồn thang bồi bổ thân thể cho chủ nhân."

Không đợi Bùi Lăng tiếp lời, lại vô cùng đau khổ nói, "Giết giết giết! Giết tiện tỳ này!!"

Bùi Lăng nghe vậy thay đổi sắc mặt, vội vàng ngăn cản đao linh nói tiếp: "Im lặng."

Sắc mặt Vụ Liễu tối sầm lại, váy sam không gió mà bay, trong đôi mắt mực ngưng kết sát ý. Trong nháy mắt, như có một ngọn núi lớn đè ép xuống Huyết Khôi Kiệu!

Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu đồng thời cảm thấy tim đập nhanh.

Dù Bùi Lăng đã là Thiên Đạo Trúc Cơ, nhưng khi đối mặt với Vụ Liễu – U Hồn thị nữ thiếp thân của Lệ Liệp Nguyệt, vẫn không có sức chống cự.

"Không thể cho ngươi mượn đao này!" Bùi Lăng vội vàng nói.

Vụ Liễu dần nghiêng đầu, đôi mắt mực nhìn trừng trừng hắn, ánh mắt lạnh băng, đầu ngón tay ngưng kết hàn khí như muốn ra tay bất cứ lúc nào.

Bùi Lăng không có động tác, lạnh lùng nhìn nàng.

Sau một lát, Vụ Liễu hừ một tiếng, khí thế lập tức biến mất.

Chủ nhân có lệnh, nàng không dám tự tiện ra tay với Bùi Lăng.

"Mặc dù ngươi đã thành công Trúc Cơ, nhưng không biết bên Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly còn có thủ đoạn gì đang chờ ngươi. Cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ bên cạnh ngươi, cho đến khi chủ nhân chạy đến." Vụ Liễu lạnh lùng ném một câu, lập tức biến mất.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng hơi dao động.

Thật ra tính cách của đao linh rất giống với Vụ Liễu, hai người đều vô cùng ác liệt khát máu.

Cũng may có mệnh lệnh của chủ nhân quản thúc, còn có thể kiềm chế bản tính.

Sau này phải thỉnh giáo Lệ sư tỷ xem làm thế nào quản giáo đao linh...

...

Hai ngày sau, Huyền Cốt Lăng m Chu xuất hiện ở chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến gần.

Bùi Lăng thu hồi Huyết Khôi Kiệu cùng Vụ Liễu lên thuyền.

Sau khi đi lên Huyền Cốt Lăng m Chu, xuyên qua hành lang hẹp dài âm u tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Bùi Lăng giao Ngọc Tuyết Chiếu cho một U Hồn thị nữ chưa từng thấy trông coi, rồi mới theo Vụ Liễu đi thẳng lên tầng cao nhất. Trên đường phải đi qua mấy tầng rèm tơ, mới gặp được Lệ Liệp Nguyệt ở một khoang trong cùng.

Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường mây, vẫn là một bộ váy lụa màu đen làm nổi bật làn da tuyết trắng, mắt như sao lạnh.

Chương 433: Sư tỷ chắc chắn đòi lại công bằng cho ngươi! (2)

Khí tức của nàng vẫn thâm trầm cường đại như trước đây, chỉ là phù văn ở mi tâm hơi có vẻ phai màu.

Có mười mấy tên U Hồn thị nữ đứng hầu hai bên, đều mặc cung trang, búi một cái Tùy Vân Kế, cài chuỗi ngọc tán hoa, vô cùng cung kính cầm chổi nâng khăn.

"Lệ sư tỷ." Bùi Lăng vội vàng tiến lên hành lễ.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, phân phó xung quanh: "Lui ra."

Chờ tất cả U Hồn thị nữ bao gồm cả Vụ Liễu lui ra ngoài, nàng nhìn về phía Bùi Lăng, trong mắt chợt lóe lên vẻ tán thưởng, sau đó nói: "Kể lại chuyện đã xảy ra đi."

Bùi Lăng gật đầu, trầm giọng nói: "Nhờ phúc sư tỷ, trên đường trở về Lộc Tuyền thành bình an vô sự. Trước khi vào thành, vì lý do an toàn, ta còn phái oán nữ đi vào dò xét trước. Nhưng vì tu vi oán nữ quá thấp, cuối cùng không phát hiện thứ gì."

"Sau khi vào phủ, trong tộc bày tiệc tiếp đón, lại có hạ nhân lạ mắt đi lên, sau khi được Ngọc Tuyết Chiếu nhắc nhở, ta mới biết được lại có mười tên tu sĩ Trúc Cơ ẩn nấp trong nhà!"

"Trong đó ba người Trúc Cơ trung kỳ, bảy người Trúc Cơ tiền kỳ, ta căn bản không phải đối thủ, vốn lúc đầu định chạy khỏi Lộc Tuyền thành để đến Nguyên Mỗ sơn, lợi dụng ưu thế địa lý để đọ sức với bọn họ."

"Nhưng đối phương chuẩn bị chu toàn, từ lúc ta bước vào Bùi phủ đã phát động khốn trận, ta căn bản không thể rời khỏi Bùi phủ!"

"Ngay lúc nguy cấp, chỉ có thể để Ngọc Tuyết Chiếu lấy huyễn thuật che giấu hành tung của ta, bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ!"

"Chú Quỷ đạo cơ cần Thất Sát trấn mệnh, phải tranh đạo với Chú Quỷ... Trong quá trình này, mười tên Trúc Cơ và bốn tên Trúc Cơ một mạch Chiêu Xuyên, còn có môn nhân Tá Đao đường Vạn Hủy hải đường xa tới đây, ngoại trừ vì Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, còn muốn ngăn ta Trúc Cơ, nhiều lần hạ sát thủ."

"Chú Quỷ vì chiến thắng, đã mở rộng khốn trận ra cả thành trì!"

"Bây giờ, Bùi gia, toàn bộ Lộc Tuyền thành đều không còn tồn tại..."

Nghe Bùi Lăng miêu tả xong, Lệ Liệp Nguyệt trầm mặc một lát, mới nói: "Chu Diệu Ly đã bị ta đánh trọng thương, còn Tô Chấn Hòa... Hắn trốn quá nhanh, lại để hắn được lợi!"

"Nhưng ngươi yên tâm, mối thù Bùi thị diệt môn, sư tỷ chắc chắn đòi lại sự công bằng cho ngươi."

"Sau khi hồi tông, theo ta đến Giám Sát điện một chuyến."

"Vâng!" Bùi Lăng lập tức đồng ý, nhưng trong lòng lại giật mình, Lệ sư tỷ đã từng giao thủ với Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly?

...

Mấy ngày sau, Huyền Cốt Lăng m Chu trở về Trọng Minh tông.

Bùi Lăng theo Lệ Liệp Nguyệt đi thẳng đến Giám Sát điện.

Giám Sát điện giống với ngoại môn Chấp Sự đường, là một tòa kiến trúc toàn thân đen nhánh.

Chỉ là càng nguy nga cao lớn hơn Chấp Sự đường.

Vị trí của nó nằm ngay bên mép Cổ Uyên!

Xung quanh cung điện là một khu rừng rậm chiếm diện tích cực lớn, chỉ là khu rừng rậm này không có chút sinh cơ nào, ngước mắt nhìn ra xa chỉ có một vài gốc cây khô hình dạng vặn vẹo như yêu quỷ, yên tĩnh đứng sừng sững.

Rất nhiều con quạ mắt đỏ cánh xanh nghỉ lại ở đầu cành, đang yên lặng nhìn chăm chú người đến.

Trong sự hoang vu tĩnh mịch như tận thế này, lại cho người ta cảm giác khiếp sợ rất khó diễn tả.

Cách đó không xa, một cột sương mù bắn thẳng lên tận trời, ngạo nghễ đứng thẳng ngưng tụ thành hắc vụ, khiến ánh mặt trời trên đỉnh đầu hơi mông lung, màu sắc ảm đạm.

Trước cửa điện đen nhánh treo bảng hiệu dùng phù văn màu vàng tạo thành, viết ba chữ "Giám Sát điện".

Bùi Lăng vừa theo Lệ Liệp Nguyệt đi đến bậc thềm trước điện, rõ ràng cảm nhận được trong bảng hiệu truyền ra đến một luồng dao động cường đại, trong chớp mắt đã đảo qua toàn thân hắn, Bùi Lăng không khỏi rùng mình, có cảm giác nguy cơ sẽ để lộ tất cả bí mật!

Cũng may vào lúc này, Lệ Liệp Nguyệt hơi nhíu mày, Độ Kiếp Trần Hồn Linh bên hông phát ra một tiếng chuông giòn giã êm tai, vốn sự dao động kia đã chạm đến Bùi Lăng, lại lập tức tản ra.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi hết bậc thềm, vừa bước vào trong điện đã thấy một gã tu sĩ mặc áo bào nền đen hoa văn vàng, mái tóc tím buộc sau đầu đang mỉm cười chào đón.

Thoạt nhìn hắn ta chỉ mới ba mươi, mày đẹp mắt phượng, dáng người cao lớn, khí chất ôn tồn lễ độ hơi vô hại, chỉ là trong mắt lóe lên ánh sáng tím lại thêm mấy phần quỷ quyệt.

Người này là Giám Sát điện chủ!

Không đợi Lệ Liệp Nguyệt mở miệng, Giám Sát điện chủ đã nói: "Giám Sát điện đã biết việc của Bùi Lăng."

"Thiên kiêu Thánh tông ta phải trải qua sự tuyển chọn từng tầng, là nhân tài tương lai của tông môn."

"Tranh phong cùng cảnh là rèn giũa thiên kiêu, tự lo sống chết."

"Lần này Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly và Miêu Thành Dương phá hỏng quy củ trước, chắc chắn không thể tha!"

"Trong vòng ba tháng, chắc chắn sẽ cho Lệ gia ngươi một câu trả lời thỏa đáng!"

Lệ Liệp Nguyệt cũng không nhiều lời, bình tĩnh nói: "Được."

Lại dẫn theo Bùi Lăng quay người rời đi.

Sau khi rời khỏi Giám Sát điện, lại đi lên Huyền Cốt Lăng m Chu tiếp tục trở về nội môn.

Lệ Liệp Nguyệt nhìn Huyền Cốt Lăng m Chu bay lên, đột nhiên nói: "Đại đạo xa xăm, thiên ý khó dò, không ngờ lần này ngoại kiếp của ngươi lại bắt đầu trước khi Trúc Cơ! Vốn ta định tự hộ pháp cho ngươi, kết quả trên đường bị Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly ngăn lại."

Chương 434: Nhờ sư đệ nói tốt giúp ta nhiều hơn…

"Cũng may kết quả lần này không tệ."

"Ngươi chỉ dựa vào bản thân, cuối cùng cũng thành công xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ."

"Mặc dù Bùi thị đã bị hủy diệt, nhưng chỉ cần ngươi còn sống một ngày, huyết mạch Bùi thị sẽ không đoạn tuyệt."

"Đừng quá đau lòng."

"Chúng ta là người trong tu hành, việc chặt đứt trần duyên chưa chắc đã là chuyện xấu."

"Ngươi từng bước một lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, trở thành thiên kiêu mới lên, tông môn rất coi trọng ngươi. Thi đấu vừa kết thúc, người thân quê cha đất tổ đã gặp việc thảm thiết như vậy, Giám Sát điện sẽ không bỏ qua."

"Tiếp theo, chắc chắn Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly và Miêu Thành Dương sẽ không sống tốt."

"Nhưng Miêu Thành Dương không quan trọng gì, đợi ngươi tu luyện mấy ngày, không cần Giám Sát điện ra mặt đã có thể tự giải quyết hắn trên sinh tử lôi đài."

"Dù sao Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly đều là chân truyền, phía sau lại có Tô gia và Tư Hồng gia ủng hộ, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng."

"Dù Lệ gia ta ra tay, nhiều nhất cũng chỉ khiến hai người này đánh đổi thêm một số thứ."

"Nếu ngươi muốn báo thù, phải cố gắng tăng cao tu vi."

"Đợi sau khi ngươi kết thành Kim Đan, ta sẽ dẫn ngươi đến Lệ gia một chuyến."

"Chỉ có nhận được sự ủng hộ của Lệ gia chúng ta, ngươi mới có thể trở thành vị chân truyền thứ tư."

"Sau khi trở thành chân truyền, ngươi mới có tư cách báo thù Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly."

Bùi Lăng nghiêm túc nghe xong, trầm giọng nói: "Tạ sư tỷ chỉ điểm!"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, lại hỏi: "Ngươi mới vào Trúc Cơ, có nghi ngờ nào trên mặt tu luyện không? Nhân lúc ta đang rảnh rỗi, có thể giảng giải đôi chút cho ngươi."

"Xin hỏi sư tỷ, nên bồi dưỡng sự cộng minh với đao linh như thế nào?" Bùi Lăng lập tức hỏi, "Cửu Phách Đao mới đúc, tính tình nó hơi biến ảo chập chờn, ta lại ít chung đụng với đao này, trong chốc lát tâm ý khó tương thông."

Lệ Liệp Nguyệt hơi suy nghĩ, lấy một cái ngọc giản cong ngón búng ra, ngọc giản lập tức bay đến trong tay Bùi Lăng: "Đây là 【 Huyết Sát đao phách 】 , là đao kỹ sau 【 Huyết Sát đao pháp 】 . Học thành thuật này có thể khống chế đao linh tốt hơn."

Cùng lúc đó, hệ thống nhanh chóng xuất hiện: "Leng keng! Kiểm tra ra đao kỹ xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản, lại nói tạ: "Đa tạ sư tỷ."

Sau một lúc lâu, Huyền Cốt Lăng m Chu dừng lại ở Thúy Lỗi sơn, sau khi Bùi Lăng đi xuống, lại bay thẳng lên trời nghênh ngang rời đi.

Bùi Lăng lấy minh bài trở lại động phủ của mình, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Tiểu Từ đã cầm một chồng thư đến đây bẩm báo: "Chủ nhân, có người viết rất nhiều thư tới tìm ngươi."

Sau khi Bùi Lăng nhận lấy qua loa liếc nhìn thư, phát hiện đều là Trịnh Kinh Sơn viết.

Mở ra xem, trên cơ bản nội dung bên trong đều giống nhau.

Đều là chúc mừng hắn đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn trước, tiếp theo lời nói xoay chuyển, bắt đầu kể khổ, thổ lộ bây giờ mình phải vất vả đào mỏ đến thế nào, nhờ Bùi Lăng giúp đỡ nói tốt mấy câu trước mặt Lệ sư tỷ, để mình sớm ngày về tông...

Bùi Lăng cười lạnh, nói tốt mấy câu? Không thành vấn đề!

Bây giờ Trịnh sư huynh đào mỏ đào vui vẻ như vậy, trực tiếp đào cả đời đi!

Nghĩ như vậy, trong tay Bùi Lăng chợt lóe lên Hàn Tủy Hỏa rồi biến mất, trong nháy mắt đã đốt sạch đống thư từ này gần như không còn, còn không để lại cả tro.

Đuổi Tiểu Từ còn đang chờ phân phó đi quản lý động phủ, Bùi Lăng tiến về tĩnh thất tu luyện.

Sau khi đốt một nén linh hương được ban thưởng ở Thi Đấu Ngoại Môn trong tĩnh thất để bình tâm tĩnh khí, hắn lấy ra 【 Phần Dạ Thiên 】 và 【 Huyết Sát đao phách 】 , nghiêm túc nhìn lại.

【 Phần Dạ Thiên 】 là công pháp Trúc Cơ, ngày đó cướp được ở Thi Đấu Ngoại Môn, lúc Luyện Khí kỳ không thể tu luyện, hiện tại tu vi đạt tới Trúc Cơ, vì để tu vi tiến thêm một bước, phải nhanh chóng tu luyện môn công pháp này.

Có thể trực tiếp tu luyện bộ công pháp kia, nhưng phối hợp với Vô Mộng Tán sẽ có hiệu quả càng tốt hơn.

Phẩm chất của nó cao hơn 【 Đoán Cốt quyết 】 , nhưng lại không cần phải tu luyện từng bước như 【 Đoán Cốt quyết 】 , từng bước một tu ra Thiết Cốt, Tinh Cốt, Ngọc Cốt.

Toàn bộ uy năng của 【 Phần Dạ Thiên 】 , đều ngưng luyện trên chân nguyên.

Lấy chân nguyên tu luyện ra Phần Dạ Thiên, thi triển cùng một môn thuật pháp, lại mạnh hơn công pháp bình thường, chân nguyên của hắn cực kỳ bá đạo, có thể chống cự một phần độc tố, nguyền rủa, phụ thân...

Còn 【 Huyết Sát đao phách 】 vừa lấy được thì cần ngoại sát Huyết Sát đao pháp, cộng thêm U Hồn hoặc là đao linh mới có thể tu luyện, thoạt nhìn pháp này lấy ngoại sát làm cơ sở, lấy U Hồn hoặc đao linh làm chủ để diễn hóa đao phách chém giết kẻ địch.

Sinh linh chết bởi đao phách sẽ trở thành ngoại sát mới, có thể tăng cường uy lực của Huyết Sát đao pháp và Huyết Sát đao phách.

Bởi vậy, đao phách sẽ càng đánh càng mạnh không có tận cùng, cho đến khi số lượng ngoại sát vượt qua cực hạn có thể chịu đựng của chủ nhân.

Trong hai môn công pháp và đao kỹ này, hiện tại có thể luyện 【 Huyết Sát đao phách 】 , nhưng 【 Phần Dạ Thiên 】 ... Chỉ cần công pháp cần bất kỳ vật phụ trợ gì, chắc chắn hệ thống sẽ tặng miễn phí!

Chương 435: 【 Huyết Sát đao phách 】 (1)

"Trước tiên tu luyện 【 Huyết Sát đao phách 】 , sau khi học được môn đao kỹ này, lại đi mua Vô Mộng Tán, sau đó tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 ." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng.

Giống như trước kia, đầu tiên hắn thuần thục bày cơ quan ở cửa tĩnh thất, lại phân phó Ngọc Tuyết Chiếu nhớ đẩy ngã hắn ở cửa, làm xong tất cả chuẩn bị mới quay về trong phòng, nói ở trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Huyết Sát đao phách 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần Huyết Sát ngoại sát và đao linh để tu luyện 【 Huyết Sát đao phách 】 ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Huyết Sát ngoại sát và đao linh..."

Thế là, Bùi Lăng thấy mình dùng một tay nắm chặt Cửu Phách Đao, đặt đao nằm ngang trước ngực, sau đó vận chuyển chân nguyên, huyết khí quanh thân đao sôi trào tràn ngập như sương, lăn lộn như nấu, phát ra tiếng rít gào bén nhọn!

Không lâu sau, Bùi Lăng vận chuyển chân nguyên càng lúc càng nhanh, ngoại sát xung quanh thân đao đột nhiên hội tụ thành chín huyết đoàn.

Sát khí của huyết đoàn không ngừng nhúc nhích như vật sống, dường như nổi lên cái gì, chân nguyên của Bùi Lăng tiêu hao dữ dội, điên cuồng tràn vào chín huyết đoàn này.

Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Bùi Lăng hơi thay đổi, lấy chân nguyên hùng hậu Thiên Đạo Trúc Cơ tam kiếp của hắn, lại dần không chống đỡ nổi sự tiêu hao như thế!

"Là vì đao linh? Hay ta luyện quá nhiều ngoại sát?" Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong hệ thống uỷ thác, hắn cũng không làm được gì khác, cũng may lúc chân nguyên của hắn sắp hao hết, cuối cùng chín huyết đoàn kia đã có biến hóa.

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay sau đó, chín huyết đoàn hóa thành chín đạo đao khí hung lệ vô song, chặt chém một trận ở trong tĩnh thất!

Đao khí tung hoành như kỳ binh, cảm giác lạnh thấu xương tràn ngập cả phòng, phù văn gia cố trên bốn vách tường lập tức bị dập tắt mấy viên, vết đao dữ tợn như mạng nhện bò đầy mọi chỗ trong tầm mắt!

Ngay sau đó, chín đạo đao khí hòa làm một thể, hóa thành một chín Huyết Nữ hạ xuống trước người Bùi Lăng!

Chín Huyết Nữ này mỗi người một khuôn mặt, đều có khuôn mặt như vẽ, vô cùng tinh xảo, tóc mây hỗn loạn, răng trắng môi son, chín khuôn mặt có tâm trạng khác nhau, sướng vui giận buồn hoảng đau ưu tư sợ.

Nàng mặc một bộ áo bào huyết sắc, tay áo hẹp làn váy dài không hoa văn không trang sức, chỉ dùng thắt lưng như huyết sắc bó chặt vòng eo, càng hiện rõ dáng vẻ thướt tha, yểu điệu.

Tùy tiện chém tám cái đầu, cũng có thể gọi là mỹ nhân vô cùng cao nhã.

Nhưng chín đầu một thân lại vô cùng quái dị quỷ quyệt.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này kết, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Vào lúc này, theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, còn chưa kịp thở ra một hơi, chân nguyên đã hoàn toàn hao hết, bịch một tiếng, đao phách lại khôi phục là ngoại sát...

Bùi Lăng lập tức đầu váng mắt hoa, vội vàng dùng một viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm, hắn không sử dụng hệ thống mà tự mình vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 , chậm rãi hòa tan dược lực của Bồi Nguyên Đan.

Một lát sau, chân nguyên gần như hoàn toàn khôi phục, Bùi Lăng thở dài một hơi.

Chân nguyên không đủ, dù bây giờ hắn thông qua hệ thống tu thành 【 Huyết Sát đao phách 】 , nhưng trước mắt không thể dùng môn đao kỹ này vào thực chiến.

Mỗi lần sử dụng đều hao hết toàn bộ chân nguyên của mình, sau đó còn không thể chống đỡ nổi một lần hít thở, đao phách tán đi, hắn không có chân nguyên, cũng chỉ có thể duỗi cổ đợi giết?

"Trước tiên cần phải tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , chỉ có tu vi cao, chân nguyên sung túc mới có thể sử dụng môn Huyết Sát đao phách này một cách bình thường."

Nghĩ đến, Bùi Lăng đứng dậy, dự định đi mua Vô Mộng Tán.

Vừa rời khỏi tĩnh thất, Bùi Lăng lập tức bị đẩy một cái, thấy Ngọc Tuyết Chiếu đang đắc ý nhìn mình, hắn còn chưa nói thêm gì, Cửu Phách Đao sau lưng đã tự động bay ra, hung hăng chém Ngọc Tuyết Chiếu!

Oanh!

…

Một lát sau, Bùi Lăng sắc mặt âm trầm, một tay nhấc đao, một tay mang theo Ngọc Tuyết Chiếu đến chính đường.

Sau khi thấy hắn, Tiểu Từ vội vàng đi lên bẩm báo: "Chủ nhân, u Dương Tiêm Tinh nghe nói ngươi đã về, đặc biệt tới cầu kiến."

"Mau mời." Bùi Lăng lập tức nói.

Chẳng mấy chốc, u Dương Tiêm Tinh đã vác hắc quan chậm rãi đi vào trong.

Thấy Bùi Lăng đã Trúc Cơ, u Dương Tiêm Tinh không nhận được mỉm cười từ đáy lòng: "Bùi sư đệ, chúc mừng."

Vốn đôi bên là người quen biết cũ, lúc này lại cùng một mạch Kiêm Tang.

Sau khi trò chuyện một chút, u Dương Tiêm Tinh không nói năng rườm rà, nói thẳng mục đích của mình: "Sư đệ, trong ba tháng này có tất cả bảy đệ tử gia nhập bản mạch. Trong đó có ba người hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất; hai người hoàn thành nhiệm vụ thứ hai; chỉ có một người hoàn thành nhiệm vụ thứ ba."

Chương 436: 【 Huyết Sát đao phách 】 (2)

"Hiện tại đã phân phát Trúc Cơ Đan cực phẩm cho bảy người này."

"Trong đó Kim Tố Miên sư muội, Đái Bạch Thì sư đệ, Nghiêm Ngọc Minh sư đệ đã hoàn thành Địa Đạo Trúc Cơ, bốn người còn lại đang chuẩn bị Trúc Cơ."

Sau khi hồi báo xong, u Dương Tiêm Tinh lại mỉm cười, "Kim sư muội là người khá tốt, nếu sư đệ rảnh rỗi, có thể chỉ điểm cho nàng một chút."

Bùi Lăng nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ.

Kim Tố Miên thật sự gia nhập một mạch Kiêm Tang!

Không phải đối phương rất hận hắn sao?

Thế nhưng, nhìn dáng vẻ của u Dương sư tỷ, hình như có hiểu lầm gì đó...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lắc đầu nói: "Không được, hiện tại ta phải tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , không có thời gian chỉ điểm những người khác."

"Đúng rồi, u Dương sư tỷ, nội môn Bách Bảo lâu ở đâu? Ta muốn mua một ít Vô Mộng Tán."

u Dương Tiêm Tinh nghe vậy nói: "Nội môn Bách Bảo lâu ở Khinh Ý cốc, nếu cần cũng có thể để bọn họ trực tiếp đưa đồ tới. Nhưng ngươi muốn mua Vô Mộng Tán... Có đủ điểm công đức không?"

Điểm công đức?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hỏi: "u Dương sư tỷ, như nào là điểm công đức?"

u Dương Tiêm Tinh giải thích: "Chắc hẳn bây giờ sư đệ đã tự cảm nhận được nội ngoại Thánh tông khác nhau. Thoạt nhìn ngoại môn rộng rãi có rất nhiều đệ tử, thật ra không đủ trọng lượng ở trong mắt Thánh tông. Chỉ có tiến vào nội môn, mới được Thánh tông coi trọng."

"Vì vậy, tất cả tài nguyên ngoại môn đều có thể dùng linh thạch đổi lấy."

"Đây là vì, không thể nói đồ vật ở ngoại môn Bách Bảo lâu và Chư Pháp các có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng giá trị có hạn với Thánh tông."

"Nhưng nội môn lại không phải."

"Vì vậy, dù nội môn Bách Bảo lâu hay là Chư Pháp các, Tụ Linh đại trận đủ loại, ngoại trừ linh thạch cũng cần trả thêm điểm công đức."

"Không có điểm công đức, có nhiều linh thạch hơn cũng không thể mua sắm."

Nghe đến đây, trong lòng Bùi Lăng trầm xuống, hỏi: "Sư tỷ, phải thu hoạch điểm công đức như thế nào?"

"Nội môn đệ tử bình thường phải thông qua nhiệm vụ do Chư Sự đường ban bố, hoặc là lập công lớn cho tông môn!" u Dương Tiêm Tinh nói, "Nhưng sư đệ là chủ một mạch, đệ tử một mạch Kiêm Tang hoàn thành nhiệm vụ nội môn, sư đệ là mạch chủ cũng được chia một phần trong đó."

Nói tới chỗ này nàng hơi do dự, lộ ra vẻ xấu hổ, "Chỉ là, tình cảnh hiện tại của một mạch Kiêm Tang không tốt lắm."

"Ngoại trừ ta ra, nói chung đệ tử cũ đều là Nhân Đạo Trúc Cơ, còn là Trúc Cơ tiền kỳ, chỉ có thể hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản nhất."

"Những nhiệm vụ này có thù lao rất thấp."

"Mạch chủ sẽ được phân chia càng ít hơn."

"Còn ba người Kim sư muội vừa hoàn thành Địa Đạo Trúc Cơ, đạo cơ sơ thành, đang tu luyện công pháp thuật pháp Trúc Cơ kỳ, còn cần thời gian mới có thể trở thành trụ cột vững vàng của bản mạch."

"Cho nên, nếu bây giờ Bùi sư đệ cần điểm công đức, phương pháp nhanh nhất là tự đi nhận nhiệm vụ."

Nghe vậy, Bùi Lăng không khỏi nhíu mày, hiện tại hắn đã thay thế Trịnh Kinh Sơn trở thành mạch chủ một mạch Kiêm Tang, nhưng dù sao mới tiến vào nội môn, hoàn toàn không có chút điểm công đức nào!

Nếu bây giờ đi làm nhiệm vụ, chẳng những lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa hắn sẽ cần rất nhiều Vô Mộng Tán để tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Chỉ sợ thù lao của một hai nhiệm vụ căn bản không đủ.

Đang lúc Bùi Lăng do dự không quyết, u Dương Tiêm Tinh đột nhiên lại nói: "Chỗ sư tỷ cũng có chút điểm công đức, có thể hối đoái một chút Vô Mộng Tán cho sư đệ trước, nhưng sư đệ phải đồng ý với ta hai chuyện."

"Chuyện gì?" Bùi Lăng lập tức hỏi.

"Chuyện thứ nhất, ta chỉ cho sư đệ mượn những điểm công đức này, sau này sư đệ góp đủ điểm công đức phải trả cho ta." u Dương Tiêm Tinh nói.

Bùi Lăng gật đầu, đây là việc hợp tình hợp lý: "Không thành vấn đề!"

u Dương Tiêm Tinh còn nói thêm: "Chuyện thứ hai là ba người Kim Tố Miên đã nhận nhiệm vụ nội môn, khoảng ngày kia sẽ xuất phát."

"Ta muốn mời sư đệ gia nhập với bọn họ."

"Một mạch Kiêm Tang ta đã suy yếu lâu ngày, đan sư ban đầu đều đã rời đi."

"Bây giờ khó khăn lắm mới có Kim sư muội am hiểu luyện đan, tuyệt đối không thể để nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn!"

"Nhiệm vụ lần này có liên quan với đan hỏa, ta phải tốn chút sức lực mới tranh giành được."

"Vốn định tự hộ tống bọn họ đến đó, chỉ là lần trước ta bị thương còn chưa khỏi hẳn, bây giờ sư đệ đã trở về, sư đệ là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, lại đã Thiên Đạo Trúc Cơ, trên phương diện thực lực tuyệt đối không có vấn đề!"

"Để ngươi tự dẫn đội, ta cũng không phải lo lắng nữa."

Bùi Lăng nghe vậy hơi trầm ngâm, hắn có hệ thống uỷ thác luyện đan, trình độ thành đan không ai bằng, so sánh ra thuật luyện đan Kim Tố Miên cũng không là gì.

Thế nhưng, bây giờ hắn đang có nhu cầu tăng cao tu vi, không thể tốn quá nhiều thời gian để luyện đan.

Hiện tại ba người Kim Tố Miên đã là đệ tử một mạch Kiêm Tang, tăng cường thực lực, kỹ nghệ lên cao cũng là chuyện tốt với mạch chủ là hắn.

Hắn có thể đồng ý cả hai chuyện này.

Nhưng vì lý do cẩn thận, trước tiên phải hiểu rõ nội dung cụ thể của nhiệm vụ đã.

Chương 437: Nhiệm vụ nội môn

Thế là, Bùi Lăng cũng không giải thích việc thuật luyện đan của mình với u Dương Tiêm Tinh, trực tiếp hỏi: "Xin hỏi sư tỷ, tình huống cụ thể của nhiệm vụ này là như thế nào?"

u Dương Tiêm Tinh nói: "Thật ra nhiệm vụ này rất đơn giản, là đến Hành Lô phường thị hộ tống đội xe Mai gia trở về gia tộc Mai thị."

"Mai thị là gia tộc của một vị nội môn sư bá thuộc Thánh tông, sau khi tuổi tác đã cao mới rời tông trở lại quê hương tự sáng lập ra."

"Vị sư bá này đã cưới mười mấy phòng cơ thiếp, sinh dưỡng rất nhiều."

"Chỉ là từ đầu đến cuối không sinh dục được dòng dõi xuất sắc."

"Thậm chí mấy đời nay còn không ai có thể vào nội môn."

"Trước mắt, Mai thị chỉ có tu vi lão gia chủ cũng là vị sư bá kia đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ."

"Nhưng thọ nguyên của hắn không nhiều, lại cần tọa trấn ở trong tộc, không tiện tuỳ tiện rời đi."

"Lần này gần như táng gia bại sản để mua hai vật từ Hành Lô phường thị, dự định tăng cường thực lực gia tộc. Chỉ là không thể cho hai vật này vào trong túi trữ vật, đành phải để đội xe vận chuyển, mục tiêu này quá lớn, tổ trạch Mai thị lại cách phường thị hơi xa xôi, lo lắng trên đường xảy ra chuyện, lúc này mới phái người treo nhiệm vụ ở Thánh tông."

"Hai vật theo thứ tự là, một yêu sủng Trúc Cơ hậu kỳ; một gốc Hoàng Tuyền Mộc."

"Mai thị có ý, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ."

"Ngoại trừ phần thưởng của tông môn, lão tổ còn đưa ra một phần Lôi Kích Đào Tâm Hỏa là cơ duyên đoạt được năm xưa làm thù lao."

"Ta từng hỏi Kim sư muội, Lôi Kích Đào Tâm Hỏa là lúc thiên lôi đánh trúng đào yêu trăm năm, cơ duyên xảo hợp đản sinh linh hỏa, có tác dụng rất lớn với đan sư."

Nghe vậy, Bùi Lăng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Không nói đến Hoàng Tuyền Mộc, chỉ con yêu sủng Trúc Cơ hậu kỳ... Tu sĩ dám mưu đồ yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ sợ ít nhất cũng có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí Kết Đan..."

"Sư đệ yên tâm." u Dương Tiêm Tinh nghe vậy, cười một tiếng, nói, "Dưới sự quản lý của Thánh tông, tán tu đều là Nhân Đạo Trúc Cơ lại thiếu thốn tài nguyên. Rất ít tán tu Trúc Cơ kỳ có thể có một món pháp khí ra dáng. Thậm chí rất nhiều người đến Trúc Cơ hậu kỳ, vẫn dùng thuật pháp Luyện Khí kỳ."

"Đừng nói là ngươi, dù đám người Kim sư muội là ba tu sĩ mới Địa Đạo Trúc Cơ bắt tay lại cũng đủ để đối phó một vị tán tu Trúc Cơ hậu kỳ."

"Về phần Kết Đan, vậy càng không cần lo lắng."

"Hành Lô phường thị chỉ có phường chủ Kết Đan."

"Trừ khi hắn không cần phường thị do mình vất vả kinh doanh cũng không cần tính mạng cả tộc, nếu không sao dám ra tay với nội môn đệ tử Trọng Minh tông ta?"

Nói đến chỗ này, nàng hơi ngửa đầu thể hiện rõ vẻ kiêu ngạo, "Môn quy Thánh tông ta chỉ giới hạn trong tông môn. Nói cách khác, dù làm ra chuyện gì chỉ cần nộp đủ linh thạch là được, đây là điểm đặc biệt của đệ tử Thánh tông. Nếu người ngoài dám bất kính với môn nhân Thánh tông, không cần hỏi bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ có một chữ giết!"

"Cho nên, cũng không chỉ vị phường chủ kia."

"Tất cả tán tu Kết Đan chịu sự quản lí của Trọng Minh tông đều cực kỳ nghe lời."

"Dù sao, tán tu không nghe lời căn bản không sống được tới lúc Kết Đan."

"Vì vậy chỉ cần không phải tình huống cùng đường mạt lộ, rất ít tán tu dám có mưu đồ quấy rối đệ tử Thánh tông ta!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng yên lòng, đang muốn mở miệng lại nghe u Dương Tiêm Tinh còn nói thêm: "Thế nhưng, mặc dù tán tu không đủ đáng sợ, nhưng nhiệm vụ lần này lại có khả năng gặp đệ tử những tông môn khác. Ví dụ như Thiên Sinh giáo."

"Thiên Sinh giáo..." Ánh mắt Bùi Lăng ngưng tụ.

Trong lúc tuyển chọn Nam Vực, hắn từng được Vực Chủ Nam Vực Mạc Chấn Y chỉ dạy về bố cục của thế giới mới này.

Trong chín môn phái đứng đầu Bàn Nhai giới có Trọng Minh tông, Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang là bốn Ma môn lớn đứng ngang hàng ở giới này!

Thiên Sinh giáo có thể nổi tiếng ngang Trọng Minh tông, chắc chắn thực lực của đệ tử sẽ không thua kém những đồng môn Thánh tông.

Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng hỏi: "Sư tỷ, người Thiên Sinh giáo cũng dám hành động ngông cuồng trên địa bàn Thánh tông sao?"

"... Ta quên nói với ngươi." u Dương Tiêm Tinh nghe vậy hơi ngạc nhiên, lại giải thích, "Nhiệm vụ ngoại môn đều giới hạn trong địa bàn quản lý của Thánh tông. Đây là cân nhắc đến tu vi của rất nhiều ngoại môn đệ tử chưa cao, nếu điều động quá xa, chỉ sợ hao tổn quá lớn. Nhưng nhiệm vụ nội môn lại không nhìn địa giới."

"Hành Lô phường thị không nằm trong địa giới của Thánh tông ta."

"Chỗ kia càng gần Thiên Sinh giáo hơn."

"Đương nhiên, ta nói như vậy cũng chỉ đề phòng xảy ra chuyện chẳng may."

"Cho tới bây giờ, còn chưa có tin tức cho thấy Thiên Sinh giáo để mắt tới đội xe Mai thị."

"Sở dĩ ta nhắc nhở ngươi, cũng là vì lo trước khỏi hoạ."

Bùi Lăng nhíu mày, nói: "Nếu Thiên Sinh giáo nhúng tay vào nhiệm vụ lần này, vậy có phải sẽ xuất hiện Kết Đan hay không?"

"Bùi sư đệ cảm thấy các trưởng lão Kết Đan kỳ của Thánh tông chúng ta, sẽ tự mình ra tay vì đội xe này sao?" u Dương Tiêm Tinh hỏi lại.

"Sẽ không." Bùi Lăng không chút chậm trễ trả lời.

Chương 438: Quá bảo thủ, kém cỏi! (1)

Thông thường, trưởng lão Kết Đan kỳ của Thánh tông sẽ thấy chướng mắt với mấy loại tài nguyên Trúc Cơ này!

Cũng như hắn bây giờ đã không thể vì một viên Trúc Cơ Đan, mà chạy tới ngoại môn làm nhiệm vụ.

u Dương Tiêm Tinh mỉm cười, nói: "Thiên Sinh giáo cũng không."

Nghe vậy, Bùi Lăng trầm mặc một lúc, mới nói: "Sư tỷ có địa đồ vị trí của Hành Lô phường thị và gia tộc Mai thị không?"

u Dương Tiêm Tinh lập tức lấy ra một cái ngọc giản giao cho hắn: "Đều ở bên trong."

Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, lập tức đặt lên mi tâm xem xét.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã ghi nhớ toàn bộ địa đồ, lại hỏi u Dương Tiêm Tinh một vài vấn đề chi tiết, xác nhận khoảng cách giữa hai chỗ này, với tốc độ của đội xe có lẽ cần đi bảy tám ngày, hắn tính toán ở trong lòng một lượt, cảm thấy sự nguy hiểm và thời gian làm nhiệm vụ còn nằm trong phạm vi chịu đựng, lập tức nhẹ gật đầu.

Thấy thế, u Dương Tiêm Tinh thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói: "Vậy thì tốt, Bùi sư đệ, ta không làm phiền ngươi nữa..."

"Sư tỷ chậm đã!" Bùi Lăng vội vàng gọi nàng, "Nếu điểm công đức của sư tỷ đầy đủ, có thể xem đan phương Vô Mộng Tán giúp ta không? Với ta mà nói, đan phương quan trọng hơn đan dược."

u Dương Tiêm Tinh lập tức mỉm cười sâu xa, ngoài miệng Bùi sư đệ nói không rảnh đi chỉ điểm Kim sư muội, nhưng quay đi đã hỏi đan phương, quả nhiên vị sư đệ này vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo, thế nhưng...

"Giá cả đan phương trong tông cao chót vót." Nàng chậm rãi nhắc nhở, "Ngoại trừ điểm công đức và linh thạch còn cần cung cấp số lượng đan dược thành phẩm tương đương mới có thể hối đoái. Điểm công đức của sư tỷ cũng không thành vấn đề, chắc là miễn cưỡng đủ linh thạch."

"Duy chỉ có đan dược thành phẩm lại không có bao nhiêu."

"Cần bao nhiêu đan dược thành phẩm?" Bùi Lăng lập tức hỏi.

Hiện tại hắn còn cất giữ một đống lớn Thối Cốt Đan cực phẩm, Chủng Ngọc Đan cực phẩm, Bồi Nguyên Đan cực phẩm, Khí Huyết Đan cực phẩm, Trúc Cơ Đan cực phẩm không dùng hết...

u Dương Tiêm Tinh nói: "Cụ thể phải xem phẩm chất đan dược, ta không luyện đan nên không cẩn thận chú ý, cho nên cũng không rõ ràng."

Nghe vậy Bùi Lăng lập tức lấy ra một túi trữ vật, bên trong đặt rất nhiều đan dược cực phẩm do hắn uỷ thác luyện chế, giao nó cho u Dương Tiêm Tinh, nói: "Xem những đan dược này có đủ không? Không đủ, ta có thể chuẩn bị thêm một chút."

Hiện tại hắn là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, lại có Lệ Liệp Nguyệt làm chỗ dựa, đã không cần lo lắng việc công khai bán những đan dược cực phẩm Luyện Khí kỳ này sẽ gây ra rắc rối gì.

Nói xong, Bùi Lăng lại lấy ra năm trăm linh thạch trung phẩm, giao hết cho u Dương Tiêm Tinh, "Sư tỷ, nếu có thể hối đoái đan phương, vậy không cần lãng phí điểm công đức đi hối đoái đan dược!"

"Được." u Dương Tiêm Tinh cũng không mở túi trữ vật ra xem, đã cáo từ.

Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Bùi Lăng lo lắng đan dược không đủ, lập tức đứng dậy tiến về đan phòng tiếp tục luyện đan.

Khoảng hơn một canh giờ sau, Tiểu Từ đến đây bẩm báo, u Dương Tiêm Tinh đã trở về.

Lúc này, vừa lúc Bùi Lăng kết thúc uỷ thác, lập tức cất đan dược vừa ra lò, tiến về chính đường.

"Đan dược trong tay sư đệ có phẩm chất cực cao." u Dương Tiêm Tinh vừa thấy hắn, liền lấy ra một cái ngọc giản và năm trăm linh thạch trung phẩm, "Bách Bảo lâu rất hài lòng, cũng không thu linh thạch, đây là đan phương Vô Mộng Tán mà sư đệ muốn."

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Tiếp nhận đan phương và linh thạch, Bùi Lăng luôn cảm thấy u Dương sư tỷ bị Bách Bảo lâu lừa...

Thế nhưng, đan phương tới tay, những điều khác chỉ là việc nhỏ.

Trong vòng một ngày sau đó, Bùi Lăng vẫn thu mua các vật liệu cần thiết trong đan phương.

Ngày thứ ba, u Dương Tiêm Tinh dẫn theo ba người Kim Tố Miên đến Thúy Lỗi sơn.

Bùi Lăng hoàn thành tu luyện rời khỏi tĩnh thất, sau khi nghe được tin tức này, lập tức đến chính đường.

"Mạch chủ!" Thấy hắn xuất hiện, bốn người vội vàng hành lễ.

Bùi Lăng liếc nhìn qua, hai người Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh vừa trở thành nội môn đệ tử đều là nam tu tuổi trẻ.

Trong đó vẻ ngoài Đái Bạch Thì tuấn mỹ, làn da trắng nõn, mặc cẩm bào rực rỡ, đầu đội kim quan, thắt eo ngọc bội, trên dưới cả người cũng có ít nhất năm sáu món pháp khí, thoạt nhìn như công tử quý tộc ở nơi thế tục; Nghiêm Ngọc Minh lại mặt mày kiên nghị, dáng vẻ kiên cường, một bộ trường bào màu xanh đơn giản không hoa văn không trang sức, chỉ cắm một cây Chiêu Hồn Phiên ở sau lưng.

Chiêu Hồn Phiên kia tinh tế hơn cái mà Bùi Lăng được thấy lúc mới vào tông môn, khí tức của nó dao động, hiển nhiên cũng là pháp khí.

Kim Tố Miên đi ở sau cùng, cách ăn mặc hôm nay không to gan như lần trước.

Nàng quy củ mặc một bộ váy màu vàng nhạt, chải Đọa Mã Kế, trâm cài tóc linh ngọc cắm nghiêng. Trên mặt chỉ thoa một lớp son phấn mỏng, thoạt nhìn lông mày như núi xa, đôi mắt như làn thu thủy, có thể nói là tóc đen môi đỏ mặt phù dung.

Vẻ mặt Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đều rất cung kính.

Dù sao, hiện tại từ trong ra ngoài Thánh tông đều đang truyền khắp, Bùi Lăng mạch chủ mới của một mạch Kiêm Tang rất chú trọng lễ nghi.

Chương 439: Quá bảo thủ, kém cỏi! (2)

Tất cả những người bất kính với hắn đều không còn hài cốt!

Khó khăn lắm bọn họ mới thông qua kiểm tra nội môn tiến vào một mạch Kiêm Tang, cũng không muốn lần đầu chính thức bái kiến mạch chủ đã bị mạch chủ tháo thành tám khối.

Về phần Kim Tố Miên, hai gò má ửng đỏ, hơi ngượng ngùng.

Những ngày qua nàng đã phát hiện ngày đó bị mẫu thân lừa gạt!

Mẫu thân và Uyển di nửa dỗ nửa khuyên nàng mặc bộ váy áo kia, đó căn bản là vật tính thú của nữ tu khuê các ở Thiên Sinh giáo, thường dùng để dụ dỗ nam tu...

Ngày đó nàng lại mặc loại quần áo to gan như thế đến Thúy Lỗi sơn gặp Bùi Lăng ngay trước mặt của nhiều người như vậy...

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần nghĩ tới đây, Kim Tố Miên đều cảm thấy khó xử, thật sự không có mặt mũi gặp người!

Nhưng nàng lập tức hiểu ra, mình đến để rèn luyện tâm tính, sao có thể để ý ánh mắt người khác?!

Nghĩ tới đây, nàng lập tức đè nén tất cả tạp niệm trong lòng.

So sánh với Kim Tố Miên tâm loạn như ma, trong mắt Bùi Lăng lại thoáng qua vẻ thất vọng.

Hôm nay Kim Tố Miên mặc quần áo quá bảo thủ...

Lạnh nhạt phân phó miễn lễ, Bùi Lăng nói: "Không có vấn đề gì, vậy xuất phát đi."

"Vâng!"

Sau một lúc lâu, bốn người ngồi xếp bằng trong xe ngựa do một đám hàng mã lôi kéo.

Đây là pháp khí thay đi bộ của Đái Bạch Thì.

Mặc dù Huyết Khôi Kiệu của Bùi Lăng rộng rãi, dù sao cũng là Phù khí Luyện Khí kỳ, tốc độ đi đường quá chậm với bốn tên Trúc Cơ này.

Hắn muốn mua một pháp khí phi hành tốt hơn ở nội môn, nhưng bây giờ không có điểm công đức, thời gian cũng quá vội vàng, chưa chắc có thể chọn lựa được thứ thích hợp.

Ngược lại Đái Bạch Thì này tự xưng xuất thân từ một gia tộc có lão tổ Kết Đan trấn giữ, tài đại khí thô, vừa nhận nhiệm vụ kiểm tra nội môn, trưởng bối trong nhà đã ban thưởng rất nhiều đồ vật, gần như một đường xuôi gió xuôi nước thông qua kiểm tra.

Vừa vào nội môn, phụ mẫu đã mua cho chiếc xe ngựa có phẩm chất không tệ này coi như phần thưởng.

Trên thực tế, ngoại trừ Đái Bạch Thì, Kim Tố Miên và Nghiêm Ngọc Minh đều có pháp khí phi hành Trúc Cơ kỳ.

Có điều Kim Tố Miên là một chiếc đèn hoa sen to lớn, quá nữ nhi; Nghiêm Ngọc Minh là một chiếc quan tài một mình, không chứa được bốn người.

Cuối cùng, Bùi Lăng đã quyết định lựa chọn xe ngựa của Đái Bạch Thì.

Xe ngựa lao nhanh trong biển mây, trong chớp mắt đã lướt qua trời xanh cuồn cuộn, muôn sông nghìn núi.

Bùi Lăng nhìn chăm chú nơi xa, suy nghĩ những điểm cần phải chú ý trong nhiệm vụ lần này.

Thỉnh thoảng Kim Tố Miên lại liếc nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, dường như rất muốn đi lên sờ một cái.

Lúc đầu hai tên đệ tử Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh hơi căng thẳng, vô cùng cung kính còn không dám thở mạnh!

Sau một lát, có lẽ cảm thấy Bùi Lăng không vui buồn thất thường, động một tí là giết người như lời đồn.

Hai người trao đổi ánh mắt, Đái Bạch Thì to gan, cẩn thận hỏi: "Mạch, mạch chủ, nghe nói ngươi đã Thiên Đạo Trúc Cơ?"

"Không sai." Bùi Lăng trả lời ngắn gọn.

Lần này bốn người cùng nhau làm nhiệm vụ, chắc chắn u Dương Tiêm Tinh sẽ nói tu vi của mình cho ba người này biết, hiện tại nghe đối phương hỏi vậy cũng không thấy kỳ quái.

Thấy mặc dù hắn hơi lạnh nhạt nhưng không quát tháo khi thuộc hạ tự tiện mở miệng, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh thầm thở phào, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng càng tôn kính hơn.

Quan niệm mạnh được yếu thua của Trọng Minh tông đã ăn sâu vào lòng người, ngay cả Kim Tố Miên được nuông chiều từ bé cũng không thể tránh được sẽ có suy nghĩ như vậy.

Càng không nói đến Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh.

Bùi Lăng mới nhập tông được vài năm đã quật khởi từ vòng đấu loại ở Hòe m phong, thật ra chiến thắng ba trận cũng không được tính là gì với loại con cháu thế gia có xuất thân cực tốt như bọn họ.

Nhưng trong tuyển chọn Nam Vực lại một đao trấn áp năm mươi bốn phong, lúc trước tình cảnh Công Trị Ngôn tự xưng là hạng nhất Nam Vực liên tục thua trận trong tay hắn cũng khiến đám người tâm phục khẩu phục!

Về sau Thi Đấu Ngoại Môn, càng để toàn bộ ngoại môn tận mắt thấy sự cường đại và tàn bạo của Bùi Lăng.

Nhất là việc lợi dụng ngự yêu huyết khế thu phục Ngọc Tuyết Chiếu, nắm bắt thời gian lấy Luyện Khí tầng chín nghênh chiến ba vị Trúc Cơ gồm một Địa Đạo hai Nhân Đạo, nhờ vào đó hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả đám cao tầng Thánh tông, mới nhân cơ hội lừa giết toàn bộ đồng môn còn lại, có thể nói xưa nay chưa từng có thủ đoạn như vậy!

Hơn nữa, Thánh tông đã chịu sự dạy dỗ lần này, rất có thể sau này sẽ không còn ai làm được như thế nữa!

Trong khoảng thời gian này, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đã được trưởng bối trong nhà liên tục tận tâm chỉ bảo, Bùi Lăng có thực lực cường hãn chỉ là một phần, đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ người này thâm sâu.

Trong Thi Đấu Ngoại Môn, Bùi Lăng làm trái quy tắc thông thường tàn sát tất cả, vốn sau khi thi đấu kết thúc sẽ vô cùng vẻ vang.

Nhưng đệ tử được bồi dưỡng được gửi gắm kỳ vọng nhiều năm của ba vực đông tây bắc đều vẫn lạc trong tay hắn, không nói đến tình cảm, chỉ nói đến điều này đã tạo thành tổn thất tài nguyên.

Chương 440: Có thể sờ không?

Còn có người nhà bằng hữu của những đệ tử kia hận Bùi Lăng thấu xương, sao lại không tìm cơ hội trả thù chứ?

Nhưng Bùi Lăng vừa lấy được hạng nhất, còn dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho Lệ chân truyền cường đại nhất trong ba vị chân truyền ngay trước mặt mọi người!

Hành động này không chỉ khiến Lệ chân truyền xưa nay mắt không chứa nổi một hạt bụi, khinh thường bồi đắp thế lực nhanh chóng nổi tiếng cả tông, mà Bùi Lăng còn tìm được một chỗ dựa cường đại.

Dù sao bây giờ toàn bộ Trọng Minh tông đều biết Bùi Lăng lấy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp làm lễ vật bái kiến Lệ chân truyền.

Thử hỏi nếu sau này hắn gặp việc gì, chẳng lẽ Lệ chân truyền còn khoanh tay đứng nhìn sao?

Trong tình huống Trịnh Kinh Sơn mạch chủ tiền nhiệm một mạch Kiêm Tang đã đi đào mỏ, Bùi Lăng này đang là tâm phúc mới trước mặt Lệ chân truyền.

Lấy lòng Bùi Lăng, chẳng khác nào nhận được sự che chở của Lệ chân truyền.

Ngoại trừ cái đó ra...

Đái gia cũng tốt, Nghiêm gia cũng được, cũng hy vọng một ngày kia sẽ thu hoạch Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp từ trong tay Bùi Lăng!

Nói tóm lại, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đều gánh vác nhiệm vụ gia tộc, nhất định phải nắm bắt cơ hội khi một mạch Kiêm Tang suy yếu đã lâu, không có người để dùng, nhanh chóng trở thành phụ tá đắc lực của Bùi Lăng.

Vào lúc này, Nghiêm Ngọc Minh lập tức trầm giọng đề nghị: "Mạch chủ, thực lực gia tộc Mai thị này, ngoại trừ lão gia chủ là Trúc Cơ hậu kỳ, những người còn lại chỉ thường thôi."

"Gia đình nghèo nàn như thế, có thể làm phiền mạch chủ đại giá quang lâm, đã là phúc phận tám đời của bọn họ!"

"Chỉ là một phần đan hỏa, sao xứng với thân phận mạch chủ?"

"Theo ý ta, không bằng vui vẻ nhận toàn bộ đội xe, về sau lại để gia tộc Mai thị mở khố phòng, mặc cho mạch chủ chọn lựa."

"Bởi vì cái gọi là người già thành tinh, chắc hẳn vị lão gia chủ Mai thị kia sẽ biết điều!"

Nói xong, hắn ta mong đợi nhìn Bùi Lăng.

Vị Bùi mạch chủ này có tiếng lòng dạ ác độc, bản tính khát máu, thật sự phù hợp với quan điểm tàn sát thiên hạ nô dịch chư tộc của Thánh tông!

Đề nghị này của mình rất phù hợp với tác phong của hắn, chắc hẳn có thể để lại ấn tượng tốt.

Đái Bạch Thì thầm mắng một câu, vừa buồn bực vì mình chậm một bước, vừa nói: "Mạch chủ, gia tộc Mai thị không có người kế tục, đâu có tư cách tiêu thụ nhiều đồ tốt như vậy? Bởi vì cái gọi là người có đức chiếm lấy thiên tài địa bảo! Sư đệ thấy, không ai có tinh thần cao cả, đức dày vẻ vang như mạch chủ."

"Tất cả những thứ Mai thị mua về cùng bảo khố của nhà bọn họ nên thuộc về sư huynh!"

"Kính xin sư huynh ngàn vạn lần đừng chối từ."

"Nếu không, đúng là minh châu rơi vào chỗ tối, bảo vật bị lừa mất!"

Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm nghe hai người này ngươi một lời ta một câu, cứ như bốn người bọn họ không phải nhận nhiệm vụ đi hộ tống đội xe gia tộc Mai thị, mà đi tiếp nhận tất cả cơ nghiệp của gia tộc Mai thi.

Đúng là con cháu thế gia tu chân chịu sự quản lí của Trọng Minh tông, đúng là ma tử trời sinh!

Lấy lại bình tĩnh, hắn lạnh giọng nói: "Không được!"

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh nghe vậy khẽ giật mình, vô thức nhìn nhau, chợt hiểu được: Đúng, nhất định là bọn họ sống an nhàn sung sướng trong gia tộc nhiều năm, chưa tự đối mặt với những việc tàn khốc, đề nghị này quá thiếu hiểu biết, khiến vị mạch chủ này thất vọng.

Nghĩ tới đây, hai người đang muốn vắt hết óc tiếp tục góp lời, đã thấy Kim Tố Miên cau mày nói với Bùi Lăng: "Mạch chủ, đừng nghe bọn họ! Nếu nhiệm vụ này thất bại sẽ bị xử phạt cực nặng, căn bản được không bù nổi mất."

Nhiệm vụ thất bại có xử phạt?

Bùi Lăng lập tức nhìn về phía Kim Tố Miên, hắn còn không đến nơi nhận nhiệm vụ, tất nhiên cũng không biết việc liên quan tới xử phạt.

"Lão gia chủ Mai thị không còn nhiều thời gian, tử tôn dưới gối lại bất tài, lần này mua đồ ở Hành Lô phường thị, cũng vì muốn sau khi hắn đi có thể bảo toàn cả gia tộc." Thấy Bùi Lăng nhìn sang, Kim Tố Miên cắn môi dưới, nghiêm túc giải thích, "Một khi nhiệm vụ thất bại, chắc chắn Mai thị sẽ tổn thương nguyên khí!"

"Những lúc như vậy, sao lão gia chủ Mai thị lại không cân nhắc chu toàn?"

"Cho nên, lão gia chủ Mai thị đã tốn thêm linh thạch và điểm công đức để báo cáo Giám Sát điện về nhiệm vụ này."

"Nếu chúng ta đã cố hết sức, nhưng nhiệm vụ vẫn thất bại trong gang tấc, cũng chỉ bị xử phạt chút linh thạch mà thôi."

"Nhưng nếu cố ý thất bại, chỉ cần Giám Sát điện tra ra dấu vết để lại, ngoại trừ bị phát gấp đôi linh thạch và điểm công đức, còn bị tịch thu tất cả thu hoạch trong quá trình làm nhiệm vụ."

"Đồng thời, sẽ bị định tội cướp giật đồng môn, quấy nhiễu gia tộc thuộc sự quản lí của Thánh tông, làm ảnh hưởng đến danh dự của Thánh tông, xem thường môn quy... Tính toán tất cả tội lỗi để phạt."

"Cái giá đắt như thế, cần gì bởi vì nhỏ mất lớn?"

Nghe đến đó, sắc mặt Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh ngượng ngùng, nói không ra lời.

Bùi Lăng lại khẽ gật đầu, lúc này mới thấy hợp lý.

Nếu không, với tác phong của những đệ tử Thánh tông này, gia tộc Mai thị đã rơi vào tình cảnh như thế, sao dám nhờ Thánh tông hộ tống?

Chương 441: Hành Lô phường thị (1)

Về phần lúc u Dương Tiêm Tinh giới thiệu nhiệm vụ không nói cho hắn biết những chuyện này, thứ nhất là cảm thấy thực lực của hắn tuyệt đối không có vấn đề; thứ hai, hắn vừa lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, được ban thưởng phong phú. Cho dù vô ý làm nhiệm vụ thất bại, trả chút linh thạch cũng không ảnh hưởng đến tình hình chung.

So sánh sự nguy hiểm như vậy, tất nhiên việc bồi dưỡng một đan sư có kỹ nghệ luyện đan như Kim Tố Miên sẽ quan trọng hơn.

"Tốt, còn một thời gian nữa mới đến Hành Lô phường thị, không có chuyện gì quan trọng, đều tu luyện đi." Bùi Lăng từ tốn nói.

Nghe vậy, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh không dám thất lễ, cũng không dám nhiều lời một chữ, bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng lấy ra lò luyện đan từ trong túi trữ vật, dự định nhân cơ hội luyện chế một ít Vô Mộng Tán.

Nhưng sau khi đặt đan lô xuống, thấy Kim Tố Miên đang đứng bên cạnh, hắn lo lắng hệ thống lại cướp đoạt đan lô của nàng, dứt khoát nói với nàng: "Ta mượn dùng lò luyện đan bát phẩm một chút..."

Vừa nói ra được một nửa, Bùi Lăng đang muốn nói sẽ dùng linh thạch tạm thuê của đối phương, lại thấy Kim Tố Miên trực tiếp lấy ra đan lô Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m bát phẩm từ trong túi trữ vật.

Nhìn đan lô như do trăm ngàn khuôn mặt hợp thành trước mặt, Bùi Lăng rất hài lòng, lập tức thu hồi đan lô của mình, lại nghe Kim Tố Miên chỉ vào Ngọc Tuyết Chiếu hỏi: "Ta có thể sờ nó không?"

"Có thể!" Bùi Lăng không chút nghĩ ngợi trả lời.

Ngọc Tuyết Chiếu khó chịu hừ một tiếng.

Thế là, trong tầm mắt của Kim Tố Miên thấy Ngọc Tuyết Chiếu chủ động nhảy đến cạnh chân của mình, để nàng thỏa thích vuốt ve, nhưng trên thực tế...

Không hiểu sao Kim Tố Miên lại đưa tay vuốt ve không khí, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng...

Bùi Lăng không quan tâm những chuyện đó, dù sao đan lô tới tay, Kim Tố Miên cũng có thể trúng huyễn tượng để thỏa mãn đôi tay, hắn tùy ý nói với Đái Bạch Thì: "Chút nữa ta luyện xong một lò đan, phải tới vỗ vai ta một cái!"

"Vâng!"

Mấy canh giờ sau, xe ngựa chầm chậm đáp xuống bên ngoài một tòa nhà.

Bởi vì Bùi Lăng còn đang luyện đan, ba người Kim Tố Miên đều không dám có hành động nào.

Một lát sau, thấy hắn lại luyện chế xong một lò Vô Mộng Tán, Đái Bạch Thì mới bước lên trước, cẩn thận vỗ hắn vai, nói: "Mạch chủ, đến Mạc gia bảo rồi."

Căn cứ vào địa đồ mà u Dương Tiêm Tinh đưa, dù vị trí Hành Lô phường thị hay cả tộc Mai thị đều cách sơn môn Thánh tông cực kỳ xa xôi.

Lấy tốc độ pháp khí xe ngựa Trúc Cơ kỳ, dù đi cả ngày lẫn đêm cũng phải tầm năm ba tháng.

Cũng may gần Hành Lô phường thị có truyền tống trận, có thể thông qua truyền tống đến.

Truyền tống từ trong tông môn qua đây, tốc độ sẽ nhanh hơn.

Nhưng cũng như giá hàng ở Bách Bảo lâu, mặc dù truyền tống trận trong sơn môn Trọng Minh tông được đảm bảo mọi mặt, giá cả lại rất cao.

Hơn nữa, truyền tống trận ở nội môn, ngoại trừ linh thạch còn cần điểm công đức.

Cho nên trừ khi bất đắc dĩ, phần lớn lúc mọi người cần truyền tống trận để đi xa, đều rời tông đến gia bảo xung quanh để mượn dùng truyền tống trận bọn họ.

Hiện tại tòa Mạc gia bảo này nằm ở hướng chính nam Thánh tông, là gia tộc của Vực Chủ Nam Vực Mạc Chấn Y ngoại môn Thánh tông.

Mặc dù bốn gia bảo xung quanh Thánh tông đều có truyền tống trận, nhưng cân nhắc đến biểu hiện của Bùi Lăng trong Thi Đấu Ngoại Môn, rất hiển nhiên đây là nơi an toàn nhất.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng thu hồi đan dược, trả lại đan lô cho Kim Tố Miên, dẫn theo ba người xuống xe ngựa, tiến vào gia bảo.

Mạc thị ở trong gia bảo nhận được tin tức, cố ý điều động một tộc nhân Trúc Cơ trung kỳ đến đây nghênh đón.

Dù sao Bùi Lăng xuất thân ngoại môn Nam Vực, cũng coi là một nửa người nhà Mạc thị, cộng thêm chiến tích hạng nhất thi đấu được Lệ chân truyền coi trọng, tất nhiên Mạc thị cũng phải lấy lòng một chút.

Sau khi trò chuyện một chút, biết bọn họ nhận nhiệm vụ cần đi xa, Mạc thị lập tức dẫn bọn họ đến truyền tống trận chen ngang, lại hào phóng chiết khấu phí tổn truyền tống.

Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng tận mắt thấy loại truyền tống trận khoảng cách xa này.

Truyền tống trận được xây dựng trong một căn phòng cực kỳ cao lớn, từ vẻ ngoài cả căn phòng này cứ như cung điện.

Bên trong không có vật gì, mặt đất đen nhánh như được đúc từ kim loại.

Trận pháp sư Mạc thị hỏi rõ địa điểm mà bọn họ muốn truyền tống, lại kích hoạt trận đồ, vốn trên mặt đất một mảng đen kịt, chỉ một thoáng đã hiện ra vô số trận văn, gần như toàn bộ mặt đất đều hiện đầy đường vân linh lực phức tạp.

Sau khi điều chỉnh một chút, tộc nhân Mạc thị nói: "Bùi mạch chủ, được rồi, sau khi chư vị đứng lên, sẽ bắt đầu truyền tống."

Bùi Lăng nói: "Đa tạ."

Thấy hắn cất bước đi vào trong trận đồ, ba người mới đuổi theo.

Theo trận pháp sư thôi động, đường vân truyền tống trận càng ngày càng sáng tỏ.

Cuối cùng mặt đất như tràn ra một dòng lũ lớn, trong khoảnh khắc đã bao phủ bốn người Bùi Lăng, chợt ánh sáng biến mất, ở đó không có vật gì nữa.

Cùng lúc đó, bốn người Bùi Lăng cảm thấy một trận xé rách và xoay tròn mãnh liệt.

Cuối cùng cảm giác kéo dài khoảng thời gian uống cạn chung trà, trước mắt đột nhiên sáng tỏ.

Chương 442: Hành Lô phường thị (2)

Cũng giống với ánh sáng trắng to lớn lúc truyền tống ở Mạc gia bảo, sau khi lấp lóe một lát lại rút lui như thủy triều.

Khi bình tĩnh nhìn lại xung quanh đã là một đại sảnh xa lạ.

Toàn bộ mặt đất trong đại sảnh đều là truyền tống trận. Có mấy tu sĩ huyền bào đứng ở cửa, người cầm đầu khách sáo thúc giục: "Trận pháp sắp thôi động lần nữa, mời đạo hữu đi sang bên này."

Theo lời đi ra ngoài, bên ngoài là một gian phòng rộng rãi xếp đặt mấy cái bàn, có tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ ngồi sau bàn, dường như đang làm ghi chép cho một vài tu sĩ mới đi ra từ trong truyền tống trận.

Thấy cảnh này, không cần Bùi Lăng mở miệng, Nghiêm Ngọc Minh đã lấy ra minh bài của mình, tùy ý ném lên một mặt bàn trống không: "Nhiệm vụ nội môn Thánh tông, mạch chủ một mạch Kiêm Tang tự mình dẫn đội, nhanh chóng kiểm tra thực hư, đừng làm chậm trễ thời gian của mạch chủ nhà ta!"

Nghe vậy, tất cả những người trong phòng đều nhìn sang phía này.

Bùi Lăng cảm giác được rõ ràng, mọi ánh mắt đều mang theo sự e ngại, còn có chút ghen ghét được che giấu cẩn thận.

Hắn không để ý, nhìn tu sĩ ngồi sau bàn hoảng sợ kiểm tra minh bài, dùng hai tay đưa lên cho Nghiêm Ngọc Minh, càng không dám bắt những người khác chứng minh thân phận, hắn như có điều suy nghĩ.

Sau khi đi ra cửa mới hỏi: "Những người đang đăng ký đều là tán tu?"

"Đúng vậy, mạch chủ." Đái Bạch Thì vội vàng trả lời, "Truyền tống trận bên ngoài sơn môn Thánh tông không cấm người ngoài sử dụng, chỉ cần giao nộp linh thạch là đủ. Nhưng sau mỗi lần sử dụng đều phải đăng ký tu vi, tên tuổi, lai lịch đủ loại, còn phải để lại một sợi khí tức."

"Nếu không tất cả đều là bụng dạ khó lường, bắt ngay tại chỗ!"

"Đương nhiên, đệ tử Thánh tông ta chỉ cần lấy minh bài xác nhận thân phận là đủ."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, Thánh tông quản lý tán tu trong địa bàn nghiêm ngặt như thế, cũng khó trách u Dương Tiêm Tinh lại nói tán tu có thể Kết Đan đều rất hiểu chuyện.

Truyền tống trận ở gần Hành Lô phường thị cũng nằm trong một tòa gia bảo.

Tên là Tuyên gia bảo.

Chủ gia nơi đây không có giao tình gì với Bùi Lăng, nhưng nể mặt Lệ Liệp Nguyệt, cũng cân nhắc đến tin đồn Bùi Lăng coi trọng lễ nghi, có thù tất báo, cho rằng không cần thiết kết thù với một vị thiên kiêu vì chút việc nhỏ.

Vì vậy sau khi nhận được tin tức, lập tức điều động một tộc nhân Trúc Cơ sơ kỳ đuổi kịp Bùi Lăng đã sắp rời khỏi gia bảo khách sáo nói mấy câu, đưa một ít linh quả đủ loại.

Chờ sau khi đối phó xong, Bùi Lăng thấy sắc trời đã không còn sớm, khẽ nhíu mày ra lệnh Đái Bạch Thì lấy xe ngựa ra, nhanh chóng chạy tới Hành Lô phường thị.

Xe ngựa bay lên không, khoảnh khắc cơn gió đập vào mặt, chỉ thấy mặt đất xanh ở phía dưới nhanh chóng lướt qua, chẳng mấy chốc đã tiến vào một đầm nước cực lớn.

Trong tầm mắt là một đám lau sậy rậm rạp cành lá như đường vân màu đen, chạy thẳng về phía chân trời, không nhìn thấy cuối cùng.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài sóng nước lấp loáng ở giữa đám lau sậy.

Rất nhiều tước điểu nghỉ lại trong đó bị dọa sợ khi xe ngựa đi ngang qua, lập tức vang lên tiếng phành phạch.

Trong đó còn kèm theo vài chim chóc kỳ lạ, hình như có huyết mạch yêu thú.

Theo địa đồ mà Bùi Lăng nhìn thấy từ chỗ u Dương Tiêm Tinh, Hành Lô phường thị chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn ở khu vực này, nghe đồn kéo dài nghìn dặm trong đám lau sậy hoa văn đen.

Sau khi xe ngựa tiến vào đầm nước, đi hết tốc độ về phía trước mấy canh giờ, trên đám lau sậy ở đằng xa đột nhiên xuất hiện một tòa phường thị lơ lửng như ảo cảnh.

Hình bóng lay động như trong mộng.

Đái Bạch Thì bắt pháp quyết, xe ngựa tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc đã phá vỡ một tầng bình phong như sương mù, trước đó cảnh tượng này còn như xa cuối chân trời, trong nháy mắt đã ở ngay trước mắt.

Tiếng động ồn ào trong phường thị cũng truyền đến.

Đây là lần đầu Bùi Lăng đến loại phường thị Tu Chân Giới này, nhưng hiện tại không phải lúc đi dạo, hắn phân phó Đái Bạch Thì thu hồi xe ngựa: "Đi tìm đội xe Mai thị trước."

Dựa theo tin tức cung cấp trong nhiệm vụ, những ngày qua đội xe Mai thị đều ở khách sạn do gia tộc phường chủ mở trong phường thị.

Sau khi bọn họ đến đã nói rõ mục đích với chưởng quỹ, đối phương lập tức điều động quỷ nô đi vào trong thông báo.

Chẳng mấy chốc, một tu sĩ trung niên dẫn đầu một đoàn người bước chân rối loạn ra đón.

Bùi Lăng đánh giá một chút liền nhận ra tu sĩ trung niên này chỉ có tu vi Luyện Khí tầng chín.

Mặc dù đám người đi theo sau lưng hắn ta đều là tu sĩ, nhưng thực lực càng tệ hơn.

Cao nhất cũng chỉ Luyện Khí tầng bảy.

Hơn nữa khí tức hỗn tạp không thuần, rất hiển nhiên cùng là Luyện Khí tầng bảy, nếu so sánh với đệ tử Luyện Khí tầng bảy ngoại môn Thánh tông, căn bản không cùng một cấp bậc.

"Bùi mạch chủ, ngưỡng mộ đã lâu!" Thấy Bùi Lăng, người trong đội xe Mai thị không dám thất lễ, vội vàng khom người hành lễ, "Lão phu Mai Khả Thu sớm nghe nói mạch chủ là kỳ tài ngút trời, không ngờ trẻ tuổi đã có triển vọng như vậy, lão phu thật sự hổ thẹn, hổ thẹn!"

"Mai đạo hữu không cần đa lễ, đệ tử Thánh tông chúng ta đến để thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ đạo hữu thuận lợi áp tải hàng hóa Mai thị." Bùi Lăng trả lời.

Chương 443: Kiểm tra hàng hóa

Đôi bên khách sáo hai câu, sau khi làm quen với nhau, Bùi Lăng lập tức nói đến việc chính: "Mai đạo hữu, chuyến này đường xá xa xôi, chúng ta phải kiểm tra hàng hóa trước đã."

Mặc dù theo lý mà nói, chắc chắn Mai thị không dám lừa gạt đệ tử Thánh tông.

Nhưng vì lý do cẩn thận, trước khi lên đường, chắc chắn hắn phải xác nhận hàng hóa cần bảo vệ có hoàn hảo hay không đã.

Chẳng may đồ vật đã có vấn đề từ trước khi hộ tống, vậy chẳng phải tự dưng chịu thiệt thòi lớn?

"Tốt, kính xin Bùi mạch chủ đi theo lão phu." Mai Khả Thu lập tức dẫn Bùi Lăng bốn người đi vào trong tiểu viện cửa riêng mà Mai thị thuê.

Nơi đây chất đống rất nhiều tạp vật, thứ khiến người ta chú ý nhất là hai cái hòm xiểng một lớn một nhỏ.

Trong đó chiếc lồng lớn nhất, toàn thân được rèn đúc bách luyện tinh cương, lại khắc đầy phù văn gia cố, giam cầm, suy yếu. Một con yêu thú khí tức uể oải suy yếu nằm sấp trong lồng.

Con yêu thú này có ba đầu đều là sọ sói, đôi mắt nó xanh biếc, bên sườn mọc hai cái cánh, phần đuôi thon dài như cơ thể, mọc đầy lưỡi đao như lân phiến, dù lúc này mặt trời đã lặn cũng phản xạ ra từng tia sáng lạnh.

Mai Khả Thu khẽ than thở, giới thiệu nói: "Bùi mạch chủ, đây là Tam Thủ Dực Lang, yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ. Là một trong hai món hàng hóa quan trọng nhất trong chuyến đi này của chúng ta."

Nói xong, lại chỉ vào cái rương nhỏ bé, cái rương kia còn khoa trương hơn chiếc lồng giam giữ Tam Thủ Dực Lang, toàn bộ là một cái hòm gỗ dày đặc căn bản không thấy tình hình bên trong, ngoại trừ trên rương điêu khắc phù văn, còn dán thêm rất nhiều phù lục.

Lúc ánh mắt Mai Khả Thu nhìn sang, phát hiện có hai tấm phù lục bị thấm ướt, đôi mắt trợn to vội vàng để người thay thế, rồi mới lên tiếng, "Trong này là một món khác, Hoàng Tuyền Mộc."

Bùi Lăng biết loại linh thực Hoàng Tuyền Mộc này, sinh ra ở khu vực hoang vắng địa mạch bị thi khí nhuộm dần, nhiều năm chịu sự ăn mòn của thi khí.

Có lẽ vì không ngừng bài tiết ra một loại thủy khí thuộc tính âm hàn, nên không ngừng thay đổi cảnh vật chung quanh.

Có ích lợi cho tu sĩ tu luyện hồn đạo, thi đạo.

Lão tổ gia tộc Mai thị lựa chọn táng gia bại sản mua hai món hàng hóa này, yêu sủng Trúc Cơ hậu kỳ là để đảm bảo sự an toàn của gia tộc sau khi mình rời đi; Hoàng Tuyền Mộc lại giúp ích cho việc tu hành của con cháu đời sau trong gia tộc.

Điều này liên quan đến việc sau khi Mai thị mất đi lão tổ Trúc Cơ hậu kỳ làm chỗ dựa, có thể giữ được lợi ích hiện tại hay không, thậm chí có thể kéo dài việc lớn hay không.

Cũng chẳng trách lại treo nhiệm vụ ở nội môn Trọng Minh tông, còn thông báo trước với Giám Sát điện.

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó đi đến phía trước chiếc lồng giam giữ Tam Thủ Dực Lang, đao khí nhẹ nhàng phun ra, vạch ra một vết thương nho nhỏ trên lưng Tam Thủ Dực Lang.

Tam Thủ Dực Lang lập tức nổi giận, xoay người đứng lên, ba cái miệng lớn mở ra để lộ răng nhọn dày đặc, đồng thanh phát ra tiếng gầm thét với Bùi Lăng, nhưng vì chiếc lồng bị từng tầng lá bùa phong ấn, nó chỉ hơi tỉnh lại, chẳng mấy chốc khí tức lại uể oải.

Bùi Lăng không để ý đến Tam Thủ Dực Lang, thuận tay vạch ra vết thương trên lưng nó, lấy một giọt máu tươi của Tam Thủ Dực Lang, khiến nó lơ lửng ở trong lòng bàn tay, lấy 【 Linh Mục thuật 】 cẩn thận giám định một phen.

Trong máu có linh lực dồi dào, cho thấy bản thể rất khỏe mạnh.

Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ cũng không giống giả mạo, con Tam Thủ Dực Lang này không có vấn đề.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền Mộc, sai người bóc phù lục, lấy ra một sợi khí âm hàn, trực tiếp hút vào trong cơ thể, hắn tự vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 , chẳng mấy chốc đã luyện hóa xong, chân nguyên cũng tăng trưởng một chút.

Hoàng Tuyền Mộc cũng không có vấn đề.

Xác nhận hai vật cần vận chuyển đều hoàn hảo, Bùi Lăng lập tức nhẹ gật đầu, đây là nhiệm vụ thứ nhất hắn tiếp nhận ở một mạch Kiêm Tang, cho nên mọi phương diện đều phải cẩn thận một chút.

"Bùi mạch chủ, đã tra kiểm hai vật này, không biết khi nào chúng ta khởi hành?" Mai Khả Thu tiến lên hỏi, Lão tổ Mai thị đã không còn nhiều thọ nguyên...

Đám người bọn họ chờ đợi đệ tử Trọng Minh tông chạy tới xác nhận nhiệm vụ, đã dừng lại ở chỗ này vài ngày.

Hiện tại dù đám người Mai Khả Thu không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng rất nóng vội.

Hận không thể mọc hai cánh, lập tức bay về trong tộc!

Bùi Lăng cũng không muốn trì hoãn, lúc này nói: "Chúng ta vừa đến, cần nghỉ ngơi một canh giờ khôi phục trạng thái trước đã. Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu thu thập chuẩn bị, sau một canh giờ, lập tức xuất phát!"

"Vậy làm phiền Bùi mạch chủ." Mai Khả Thu thấy hắn không có ý kéo dài, thầm thở phào, vội vàng nói tạ.

"Không sao." Bùi Lăng còn nói thêm, "Để người chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng nghỉ ngơi."

Chẳng mấy chốc, Mai Khả Thu đã nhường căn phòng tốt nhất trong tiểu viện.

Bùi Lăng không để những người khác của Mai thị đi vào trong, chỉ gọi ba người Kim Tố Miên đi vào bàn bạc.

"Trải qua sự kiểm tra vừa rồi của ta, hiện tại Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đều không có vấn đề."

Chương 444: Thiên Sinh giáo

"Chỉ là người Mai thị có tu vi quá thấp! Đều chỉ Luyện Khí. Nếu thật sự gặp phải rắc rối gì, chắc chắn chỉ có thể dựa vào bốn người chúng ta."

"Cho nên, vì lý do cẩn thận, chúng ta còn phải chuẩn bị thêm một chút."

Nghe vậy, ba người khác vội hỏi: "Mạch chủ, vậy sau đó chúng ta phải làm cái gì?"

Bùi Lăng mỉm cười nói: "Đi mua mấy chiếc lồng giống nhau như đúc..."

...

Một canh giờ sau, dưới sự sắp xếp của Bùi Lăng, vốn trong hậu viện có hai chiếc lồng, nay biến thành sáu chiếc.

Mỗi chiếc lồng đều bị một mảnh vải đen che lại, trên miếng vải đen dán đầy phù lục, trong đó phần lớn có tác dụng đề phòng nhìn trộm, cho dù là 【 Linh Mục thuật 】 cũng không nhìn thấy phía dưới miếng vải đen đang cất giấu cái gì.

Thấy thế, Mai Khả Thu ngẩn ngơ rồi chợt hiểu được, thầm nghĩ mặc dù Bùi mạch chủ này sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn bạo, nhưng suy nghĩ lại chu đáo chặt chẽ.

Đương nhiên, cố tình bày nghi trận như thế cũng cần thực lực ủng hộ.

Nếu thực lực không đủ, chuẩn bị nhiều lồng sắt hơn cũng vô dụng, nhưng với danh tiếng hung ác và thực lực của vị Bùi mạch chủ này, chắc hẳn chỉ cần những chiếc lồng sắt này hơi kéo dài chút thời gian của kẻ địch, đã đủ để thay đổi tình hình.

Nghĩ như vậy, Mai Khả Thu thấy Bùi Lăng chỉ có một mình, nhân tiện nói: "Bùi mạch chủ, ba vị sư đệ sư muội của ngươi đâu?"

"Ta để bọn họ đi trước dò đường, bây giờ chúng ta có thể xuất phát." Bùi Lăng trả lời.

Trong lòng Mai Khả Thu nghi ngờ, nhưng nếu là Bùi mạch chủ sắp xếp, hắn ta cũng không dám nghe ngóng quá nhiều, lại hỏi: "Bùi mạch chủ, Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc nằm trong hai chiếc lồng nào? Tiếp theo chúng ta có thể bảo vệ trọng điểm?"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Làm vậy sẽ bị người ngoài nhận ra, kế hoạch này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, các ngươi cứ coi như sáu chiếc lồng này đều là Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc!"

Mai Khả Thu thấy Bùi thái độ Lăng kiên định cũng đành thôi, sau đó sắp xếp đội xe xuất phát trong sự thúc giục của Bùi Lăng.

Chẳng mấy chốc, sáu hòm xiểng dùng miếng vải đen che đậy, mỗi chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn.

Người kéo xe là từng U Hồn khí tức Luyện Khí, đều là nam tử thân thể cường tráng, sắc mặt chúng trắng bệch, đường nét khuôn mặt kiên cường như được điêu khắc thành, để trần nửa người trên lộ ra lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn, quanh eo đều là hắc vụ quanh quẩn.

Trong đôi mắt màu mực của bọn chúng hoàn toàn lạnh lẽo trầm mặc, nắm lấy sợi dây thừng to như tay em bé, gánh đặt trên đầu vai, kéo xe mà đi, tốc độ lại không chậm hơn tuấn mã.

Khách sạn của phường chủ nằm ở nơi náo nhiệt nhất trong phường thị.

Vào lúc này, đội xe vừa ra ngoài đã hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh.

Rất nhiều tu sĩ chỉ trỏ, thậm chí còn có một vài tu sĩ bày quầy bán hàng bên đường đều không quan tâm chuyện kinh doanh, kiễng chân khoanh tay nhìn sang bên này.

Hiển nhiên, bọn họ cũng biết đội xe Mai thị có hàng hóa gì, cũng cảm thấy rất hứng thú.

Mặc dù tốc độ của đội xe đã nhanh đến mức đáng sợ trong mắt người phàm tục, nhưng so sánh với Trúc Cơ kỳ lại rất chậm chạp.

Bùi Lăng lấy ra Huyết Khôi Kiệu đi theo phía sau.

Phát hiện trong ánh mắt đám người ven đường đều hiện ra vẻ ngấp nghé và tham lam, hắn cuốn rèm châu của Huyết Khôi Kiệu lên, lấy ra minh bài treo ở bên ngoài Huyết Khôi Kiệu.

Trong chớp mắt thấy minh bài Trọng Minh tông, con ngươi của rất nhiều tu sĩ đều co rụt lại, vô thức chuyển tầm mắt sang chỗ khác không dám có chút sự chú ý nào với đội xe nữa.

Ở Bàn Nhai giới, chín môn phái lớn hoàn toàn xứng với chức bá chủ.

Một vài tên điên dám ra tay với chín môn phái lớn đều bị rút gân lột da thậm chí nghiền xương thành tro, đã sớm chết không còn sót lại chút cặn!

Mọi người đều biết một điều, người có thể đối chọi với đệ tử chín môn phái lớn, chỉ có của chính chín môn phái lớn đó.

Vài vạn năm trôi qua chưa từng ngoại lệ!

Huống chi, hiện tại còn ở trong phường thị, có chủ nhân phường thị là một vị tu sĩ Kết Đan kỳ bảo đảm.

Nếu không muốn chết, không ai dám làm loạn vào lúc này.

Thế nhưng, sau đó vẫn còn một vài tu sĩ to gan không nhịn được lén lút thoáng nhìn qua.

Chỉ là ánh mắt không nhìn vào sáu hòm xiểng được che vải đen, mà quan sát Bùi Lăng trong Huyết Khôi Kiệu.

Loại Phù khí thay đi bộ có vẻ ngoài hung tàn thế này cũng rất hiếm thấy ở Hành Lô phường thị.

Trong tiếng ròng rọc kéo nước, đội xe đi lướt qua con đường phường thị, sau một trận mây khói mờ mịt, vừa nãy còn ở trong Hành Lô phường thị, nháy mắt đã xa cuối chân trời.

Ngước mắt nhìn trăng sáng nhô lên cao, phía dưới là rừng cỏ lau nhẹ nhàng đong đưa theo gió đêm như một con sóng lớn màu xanh thẫm.

Khắp nơi yên tĩnh không người, chỉ có đội xe lơ lửng giữa không trung.

Mai Khả Thu lập tức thi triển thuật pháp, thúc giục U Hồn tăng thêm tốc độ rời đi.

Cùng lúc đó, bên trong Huyết Khôi Kiệu, bên tai Bùi Lăng vang lên giọng nói sợ hãi của Đái Bạch Thì: "Mạch chủ lắm mưu nhiều kế, chúng ta thật sự không theo kịp!"

Nghiêm Ngọc Minh không cam lòng tụt lại, ngay sau đó nói: "Không sai! Mạch chủ tính toàn tài giỏi, không ai ngờ đệ tử do Thánh tông phái tới bảo vệ hàng hóa, sẽ ngụy trang thành Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc cần bảo vệ!"

Chương 445: Thiên Sinh giáo (2)

"Ý tưởng này của mạch chủ không tệ!" Kim Tố Miên cũng mở miệng khen.

Nghe ba người khen ngợi, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Vào lúc này, ba người Kim Tố Miên tự mình chiếm lấy một cái hòm xiểng bỏ trống, Ngọc Tuyết Chiếu cũng nằm trong một cái lồng sắt.

Sau đó, nếu đội xe bị tập kích, có huyễn thuật của Hồ Yêu Thanh Yếu giúp đỡ, cho dù miếng vải đen bị xốc lên, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không phân biệt được trong lồng sắt nào phong ấn Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc!

Hơn nữa, bốn người bọn họ và Ngọc Tuyết Chiếu không bị thủ đoạn gì phong ấn.

Một khi xảy ra chuyện không may, nhất định đánh đám người tập kích không kịp trở tay!

"Tiếp theo cũng không thể khinh thường, tán tu bình thường không đủ đáng sợ." Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại truyền âm nhắc nhở, "Nhưng phải cẩn thận người Thiên Sinh giáo."

...

Cùng lúc đó, Hành Lô phường thị.

Sau khi nhìn đội xe Mai thị rời đi, phần lớn tu sĩ nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục làm việc của mình.

Tình cảnh lại ồn ào như trước.

Ba tên tu sĩ áo trắng thắt lưng vàng vẻ mặt ung dung đi qua đám người.

Thấy bộ quần áo này, rất nhiều tu sĩ như bị rắn độc cắn một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi!

Trong chốc lát đã rối rít nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ phục tùng ánh mắt rũ xuống, cũng không dám thở mạnh.

Hiển nhiên ba tên tu sĩ kia cũng đã quen với trường hợp như vậy, không hề phật lòng.

Ung dung đi vào khách sạn, mỉm cười hỏi chưởng quỹ: "Người của đội xe Mai thị đâu?"

Tuy chưởng quỹ là tộc nhân của phường chủ, lúc này cũng không nhịn được hơi căng thẳng, cẩn thận nói: "Hồi các hạ... Hồi đạo hữu, đội xe Mai thị, vừa nãy đã theo cao đồ Trọng Minh tông rời đi."

"Ừm?" Tu sĩ cầm đầu trong ba tên tu sĩ khẽ nhíu mày.

Người này mi dài mắt sáng, vẻ ngoài anh tuấn, mặc một bộ áo bào trắng thuần không hoa văn, vạt dài chấm đất, bên hông đeo thắt lưng màu vàng, bên trên khảm nạm mấy viên bảo thạch màu sắc khác nhau, thoạt nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh, quý khí tự nhiên.

Mái tóc dài của hắn ta xõa xuống, đeo một cái băng trán màu vàng, chính giữa băng trán còn khảm một viên đá quý đỏ tươi lớn khoảng ngón cái.

Bên trong viên bảo thạch này có đường vân cực kỳ quỷ dị phức tạp như có thêm một con ngươi nữa, vô cùng ác ý nhìn trộm nhân thế.

Sau lưng hắn ta, hai tên đồng môn đứng một trái một phải, cách ăn mặc không khác nhiều lắm.

Người bên trái sắc mặt trắng bệch, hơi có vẻ yếu đuối, trên băng trán khảm nạm một viên đá quý màu xanh đen, bên trong cũng có đường vân quỷ dị phức tạp, tràn đầy tà ác.

Phía bên phải lại là một nữ tu, áo bào màu trắng rộng rãi cũng không che giấu được dáng người yểu điệu uyển chuyển.

Nàng có mi cong mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, bàn về vẻ ngoài, thật ra không tính đặc biệt xuất sắc trong số nữ tu, chỉ có thể nói có chút nhan sắc. Nhưng một đôi mắt như xuân thủy tràn ngập, không diễn tả được sự rung động.

Chỉ tùy ý liếc qua mấy nam tu, mặc dù sắc mặt vẫn không hề thay đổi, lại khiến người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Trên trán nữ tu này không phải băng trán, mà là một cái Mi Tâm Trụy rủ xuống.

Mặt trụy nằm ở dưới cùng là một viên đá quý màu xanh lục, chiếu sáng làn da trắng như tuyết của nàng, càng làm nổi bật vẻ trắng nõn xinh xắn như lá non sau cơn mưa, nụ cười uyển chuyển.

Có một loại phong tình riêng.

Sau khi nghe giọng điệu của chưởng quỹ, tu sĩ cầm đầu hơi trầm ngâm, nói với hai tên đồng môn trước: "Đến chậm một bước."

Tiếp theo vặn hỏi, "Người Trọng Minh tông là ai?"

Chưởng quỹ lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nói: "Đạo hữu, vừa rồi tại hạ bận rộn ở đằng sau, cũng không biết rõ tình hình."

Liên quan đến hai đại Ma môn, dù sau lưng của hắn ta có tu sĩ Kết Đan kỳ làm chỗ dựa cũng không dám xen vào.

Vừa nãy gặp một đoàn người Trọng Minh tông tới, sau khi hắn ta sai người đi gọi Mai Khả Thu, lập tức lấy lý do rời đi, cho đến khi xác nhận những người này đã rời khỏi phường thị, lúc này mới dám xuất hiện.

Bây giờ Thiên Sinh giáo muốn nghe ngóng tình huống Trọng Minh tông, chưởng quỹ nào dám lắm miệng?

"Ngươi không biết?" Tu sĩ cầm đầu khẽ thở dài, đột nhiên lướt tay qua khuôn mặt chưởng quỹ một cái.

Ngay sau đó, trên tay có thêm một lớp da mặt người đẫm máu!

"A!!!"

Trong khách sạn đột nhiên phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đau đớn.

Trong và ngoài khách sạn nghe được tiếng động này đều câm như hến, cũng không dám thở mạnh!

Ba tên tu sĩ Thiên Sinh giáo lại bình tĩnh nhìn tình cảnh này.

Nữ tu kia còn mở miệng bình luận: "Thủ pháp lấy mặt người của Đậu sư huynh càng ngày càng tinh tiến, tiểu muội mặc cảm."

Tu sĩ đeo băng trán khảm nạm đá quý màu xanh thẳm cũng khẽ gật đầu, đồng ý nói: "Cả mặt còn sống, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí vẻ mặt của hắn vào thời khắc đó cũng được bảo tồn sinh động như thật, có thể thấy kỹ nghệ của sư huynh rất tinh diệu."

"Tiểu đạo mà thôi." Đậu sư huynh kia khẽ lắc đầu, hơi khinh thường, tiếp tục ôn hòa hỏi chưởng quỹ, "Người Trọng Minh tông là ai?"

Chưởng quỹ che khuôn mặt máu thịt be bét, ngã xuống đất lăn lộn, dường như không nghe thấy.

Thấy cảnh này, ba người đều cau mày, đang định tiếp tục hành động, lúc này một tiểu nhị nơm nớp lo sợ chạy đến, quỳ xuống đất nói: "Người Trọng Minh tông là, là bốn tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ!"

Chương 446: Bị tập kích

Đậu sư huynh nghe vậy, nở một nụ cười ôn hòa với hắn ta, chậm rãi hỏi: "Có biết bọn họ đệ tử một mạch nào không?"

"Tiểu, tiểu nhân không biết!" Tiểu nhị sợ hãi nói, "Đội xe Mai thị không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần tiểu viện của bọn họ. Sau khi đệ tử Trọng Minh tông đến, lập tức được bọn họ đưa đến trong viện. Cho nên tiểu nhân cũng không biết gì hết, ngay cả tu vi cũng là ngẫu nhiên nghe khách nhân nhìn thấy bọn họ lẩm bẩm một câu mới biết."

"Nói vậy, ngươi biết cũng không nhiều." Đậu sư huynh thở dài, tiện tay đè lại đỉnh đầu hắn ta, nói, "Được rồi, để ta sưu hồn xem đi."

Nói xong, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, một phát bóp vào xương sọ tiểu nhị!

Đôi mắt tiểu nhị trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm!

Nửa ngày sau, cả khách sạn lặng ngắt như tờ, chỉ có lẻ tẻ vài tiếng thở dốc đè nén giấu kín ở chỗ bí mật.

Ba người Thiên Sinh giáo vẫn như lúc đến, áo trắng như tuyết, khí chất trang nghiêm, ung dung không vội rời đi.

Bọn họ vừa đi đến lối ra phường thị, vừa khẽ trò chuyện: "Họ Bùi, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, sau lưng đeo trọng đao; ba người khác đều rất trẻ tuổi... Hình như cũng chưa từng nghe nói đến?"

"Mai thị đã sớm nghèo túng, chắc hẳn cũng không mời nổi đệ tử Trọng Minh tông thành danh đã lâu." Nữ tu nói, "Hơn nữa, nếu thật sự có thực lực phi phàm, cần gì sắp xếp thêm bốn hòm xiểng trộn lẫn trong đội ngũ, cố tình bày nghi trận?"

"Lữ sư muội nói có lý." Đậu sư huynh khẽ gật đầu, nói, "Mười ba mạch nội môn Trọng Minh tông, tất nhiên chúng ta không thể trêu vào thượng tam mạch. Thế nhưng, dù đệ tử thượng tam mạch có nhàm chán thế nào, cũng không xuất hiện ở đây."

"Về phần trung ngũ mạch, đúng là có sự uy hiếp với ba người chúng ta."

"Nhưng cũng phải xem người tới là ai."

"Chỉ là bốn Trúc Cơ sơ kỳ lạ mặt, cũng không dọa được chúng ta."

"Nếu là hạ ngũ mạch, vậy ngoại trừ mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là gà đất chó sành, không cần quan tâm!"

Nữ tu Lữ sư muội kia nói: "Căn cứ lời của người trong khách sạn, đội xe Mai thị rời đi chưa lâu, lúc này chúng ta đuổi theo vẫn kịp."

"Không bằng thế này, chúng ta để tán tu đánh một trận trước, để xem thực hư của bọn họ lại bàn bạc."

"Nếu thực lực bình thường, có thể thấy thiên ý định sẵn đồ trong đội xe Mai thị có duyên phận sâu nặng với ba người chúng ta, tất nhiên không thể phụ thiên ý!"

"Đến lúc đó, chúng ta cũng có thêm bốn bộ vật liệu Trúc Cơ kỳ."

"Nếu thực lực bốn người kia cường hãn, vậy không cần dây dưa, chỉ cần lấy Hoàng Tuyền Mộc là đủ."

"Về phần yêu thú Trúc Cơ Tam Thủ Dực Lang, có lẽ không có khế sách khống chế, không thể thu phục được, cũng không cần quan tâm nó ở trong cái lồng nào, trực tiếp dùng thuật pháp oanh sát, cùng hủy chung với chiếc lồng."

"Bởi vì cái gọi là trời cho không lấy sẽ chịu tội, ngược lại thiên ý không có duyên với chúng ta, nếu để lại cho đối thủ cũng là nghiệp chướng nặng nề!"

Bàn bạc xong, ba người nhanh chóng rời khỏi phường thị.

...

Sau mấy canh giờ, đội xe sắp rời khỏi đầm nước.

U Hồn nhanh chóng lao vùn vụt về phía trước, kéo xe ngựa lao thật nhanh dưới đêm trăng.

Trong một chiếc xe ngựa, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi nào đó ở phía sau.

Trong cảm nhận của hắn, có hơn ba mươi tên tu sĩ đang chạy đến bên này, một người Trúc Cơ trung kỳ, chín người Trúc Cơ tiền kỳ, còn lại hơn hai mươi người đều là tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ.

Khí tức của hơn ba mươi người này đều phù phiếm không vững, căn cơ kém.

Nghĩ đến tất cả đều là tán tu, tuy số người nhiều, lại không có chút uy hiếp nào với bọn họ.

"Có tán tu tới gần, một mình ta giải quyết là được, các ngươi đừng để lộ khí tức, tránh để người khác phát hiện." Bùi Lăng lập tức truyền âm nói.

"Vâng!"

Ba người Kim Tố Miên đồng thanh đáp.

Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Lăng nhoáng lên một cái, biến mất ở trong toa xe, xuất hiện bên cạnh Mai Khả Thu, trầm giọng nói: "Dừng lại!"

Mai Khả Thu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn lập tức mệnh lệnh đội xe dừng lại theo phân phó.

Đội ngũ đang phi nhanh lập tức đứng im, lơ lửng giữa không trung.

Tối nay ánh trăng như sương, chiếu rọi đầm nước to lớn, vảy bạc lấp lóe ngàn dặm, lúc gió đêm lướt qua mặt nước lăn tăn gợn sóng như biển.

"Kết trận phòng ngự, chú ý bảo vệ bản thân." Bùi Lăng không để ý bóng đêm trăng thanh gió mát này, liếc mắt nhìn quanh, phân phó nói.

Mai Khả Thu thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu ý Bùi Lăng, có kẻ địch đến!

"Kết trận!" Hắn ta không nói hai lời, thi triển độn pháp quay chung quanh đội xe một vòng, chạy đi nhắc nhở, lại thuận tay lặng lẽ đẩy tộc nhân Mai thị còn nhỏ tuổi đến gần Bùi Lăng, muốn để bọn họ nhận được càng nhiều che chở hơn.

Tu sĩ còn lại trong đội xe rối rít rút ra binh khí, kết trận với nhau.

Bùi Lăng nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn ra được, những tu sĩ này kết trận pháp là một cách dùng sự kết nối linh lực bản thân, để nâng cao hiệu suất sử dụng và uy lực. Bởi vì bọn họ đều là đồng tộc Mai thị, bẩm sinh đã có có sự cộng minh trên huyết mạch, có lợi ích rất cao với loại trận pháp này.

Chương 447: Ý trời ở ta (1)

Vấn đề là, dù sao tu vi bản thân cũng có hạn, một đám Luyện Khí kỳ có nóng vội thế nào, chỉ tùy tiện xuất hiện một người Trúc Cơ kỳ, cho dù là Nhân Đạo Trúc Cơ, với tu vi của tộc nhân Mai thị này, cũng chỉ chống đỡ thêm được một lát, chắc chắn không địch lại.

Sau khi hắn nhìn rõ ràng, lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác, đặt sự chú ý lên kẻ địch chuẩn bị đánh đến.

Chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng xé gió không ngừng vang lên, chỉ thấy hơn ba mươi bóng người nối đuôi nhau mà tới dưới đêm trăng, bao vây toàn bộ đội xe!

Bàn tay Mai Khả Thu cầm cốt kiếm hơi run lên nhè nhẹ.

Mười tên Trúc Cơ!

Hơn hai mươi tên Luyện Khí hậu kỳ!

Đội hình cường đại như thế, đủ để tiêu diệt đội xe bọn họ mấy chục lần!

May mắn lão tổ đã đoán trước, kiên trì tốn số vốn liếng không còn bao nhiêu để thuê đệ tử Thánh tông đi theo hộ vệ... Chỉ là, lần này có bốn tên đệ tử Thánh Tông đến đây, bao gồm Bùi Lăng mạch chủ tân nhiệm một mạch Kiêm Tang cũng chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ!

Đối phương không chỉ có rất nhiều người, trong mười tên Trúc Cơ còn có một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

Cũng không biết, lần này còn có cơ hội đưa đồ vật về gia tộc không?

Lúc này, dù một đám tán tu đã bao vây đội xe nhưng không triển khai công kích trước tiên.

Sắc mặt tán tu Trúc Cơ trung kỳ cầm đầu nghiêm nghị.

Tin tức đội xe Mai thị vận chuyển đồ đoạt được ở phòng đấu giá về tộc, đã sớm không phải bí mật ở Hành Lô phường thị.

Không biết bao nhiêu tán tu âm thầm ghen ghét, nguyền rủa lão gia chủ gia tộc này, thọ nguyên không nhiều sao có phúc phận tiêu thụ yêu thú và Hoàng Tuyền Mộc!

Trước mắt, bọn họ mạo hiểm đến đây thăm dò đánh lén.

Chỉ là, hiện tại đội xe này có đệ tử Trọng Minh tông hộ vệ, không còn dễ ra tay như trước đó.

"Tại hạ Phạm Điều, không biết các hạ là đệ tử một mạch nào của Trọng Minh tông?" Sau thời gian giằng co ngắn ngủi, tán tu cầm đầu dò hỏi, đệ tử chín môn phái lớn rất khó giải quyết.

Nhưng cũng không phải bọn họ không thể trêu chọc đệ tử chín môn phái lớn!

Ví dụ như bốn người Trọng Minh tông đến Hành Lô phường thị lần này, đều là Trúc Cơ tiền kỳ xa lạ, hơn nữa phong cách làm việc không hề bá đạo và cuồng ngạo như phong cách vốn có của Trọng Minh tông, ngược lại có vẻ vô cùng cẩn thận!

Trong chín môn phái lớn, bên chính đạo cũng coi như có quy củ.

Nhưng bốn đại Ma môn đều phát huy quy tắc mạnh được yếu thua vô cùng tinh tế!

Thực lực mạnh có thể hành động không kiêng nể gì cả, muốn giết cứ giết, muốn tàn sát người vô tội cứ tàn sát người vô tội.

Cũng như trước đây không lâu, bọn họ gặp phải ba tên đệ tử Thiên Sinh giáo kia, ở trong mắt ba người đó, tán tu bình thường không khác gì heo chó...

Chỉ có những người thực lực yếu, lực lượng không đủ, lúc làm việc mới có thể cố hết sức chú ý cẩn thận.

Hiển nhiên bốn người Trọng Minh tông là loại sau!

Hơn nữa, đường đường là tu sĩ Trúc Cơ ngồi một cái kiệu máu, lại còn là một Phù khí Luyện Khí kỳ.

Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người Trọng Minh tông này không chỉ có thực lực yếu, chắc chắn sau lưng cũng không có gia thế và chỗ dựa gì.

Mặc dù đám tán tu bọn họ vẫn sinh tồn ở giữa chín môn phái lớn, nói mạng như cỏ rác cũng không đủ, nhưng Tu Chân Giới vẫn lấy thực lực để nói chuyện.

Hiện tại Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đang ở trước mắt, dù như thế nào cũng không thể bỏ qua!

Càng quan trọng hơn là, đây là mệnh lệnh của Lữ Yến Nê đệ tử Xuân Đàn Thiên Sinh giáo, vì làm Lữ Yến Nê vui lòng, bọn họ bằng lòng làm tất cả mọi việc!

"Một mạch Kiêm Tang." Bùi Lăng trả lời đơn giản.

Trong mười tên tán tu Trúc Cơ chỉ có một vị Trúc Cơ trung kỳ, chắc hắn có thể thoải mái giải quyết, nhưng thế đạo hiểm ác, dù là lúc nào cũng không thể khinh địch.

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng đã nắm Cửu Phách Đao trong tay.

Một mạch Kiêm Tang?

Một mạch yếu nhất trong hạ ngũ mạch Trọng Minh tông?

Trong lòng Phạm Điều lập tức vững vàng, truyền âm nói với người bên cạnh: "Chuẩn bị ra tay, giết sạch toàn bộ người gia tộc Mai thị, đánh đệ tử Trọng Minh tông trọng thương là được, chỉ cần không lấy mạng của bọn họ, sẽ không chọc giận Trọng Minh tông."

"Vâng! Lão đại!"

"Còn có, bên Trọng Minh tông có một nữ tu rất xinh đẹp, Đậu Vãn đệ tử Đông Đàn Thiên Sinh giáo rất vừa ý vị nữ tu kia, sau khi bắt giữ phải đưa cho Đậu Vãn." Phạm Điều lại căn dặn.

"Hiểu rõ!"

Sau khi dặn dò thủ hạ xong, Phạm Điều cười lạnh, lập tức quát: "Giết!"

Ngay sau đó, Phạm Điều xông lên phía trước, giơ cao cự chùy trong tay, đột nhiên đập về phía Bùi Lăng.

Chín tên tán tu Trúc Cơ tiền kỳ theo sát phía sau, pháp thuật, phù lục bay thẳng đến lồng sắt đặt giữa đội xe.

Tán tu Luyện Khí kỳ khác thì rối rít thi triển pháp thuật đánh về phía tộc nhân Mai thị.

Sắc mặt Mai Khả Thu thay đổi, lập tức đưa tay lấy ra phù lục dùng để giữ mạng, nhưng còn chưa kịp thôi động, Bùi Lăng đứng bên cạnh đã chém xuống một đao.

Xoạt!

Đao khí như trường hà cuồn cuộn chém xuống, ánh sáng huyết sắc tung hoành toàn trường.

Trong nháy mắt, động tác của tất cả tán tu khựng lại, không có cách nào vận chuyển chân nguyên và linh lực!

Chương 448: Ý trời ở ta (2)

Trong mắt bọn họ, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh huyết sắc, trong tầm mắt đều là màu đỏ hồng như có huyết hải cuồn cuộn gào thét đến!

Không chỉ tâm thần tán tu bị đao ý của Bùi Lăng chiếm đoạt, ngay cả đôi mắt tộc nhân Mai thị đứng bên cạnh cũng lập tức trở nên mờ mịt...

Chờ tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đã thấy Phạm Điều xông lên đầu tiên chỉ còn cái xác không hồn.

Chín vị tán tu Trúc Cơ đi theo sau bị chém ngang, tán tu Luyện Khí liểng xiểng, huyết vũ tuôn rơi!

Phía dưới đội xe là đầm nước và bụi cỏ lau rậm rạp, vốn đang thể hiện ra cơn sóng màu xanh lá ảm đạm dưới đêm trăng, cứ thế xuất hiện một vết đao to lớn!

Nơi nó đi qua cỏ cây đều là bột mịn, làn sóng khuấy động mãi chưa thể lắng lại.

Đao ý thản nhiên ngưng tụ trong đó dần tràn ngập.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ vô ý thoáng nhìn đã cảm thấy dòng máu quay cuồng trong lồng ngực, buồn bực một lúc lâu!

Một đao!

Hơn ba mươi vị tán tu hợp lực, trong đó có một vị Trúc Cơ trung kỳ, chín vị Trúc Cơ tiền kỳ, chỉ bị một đao chém chết!

Thậm chí tộc nhân Mai thị đứng bên cạnh còn không thấy Bùi Lăng ra tay như thế nào!

Trong lồng sắt.

Ba người Kim Tố Miên không hẹn mà cùng đứng thẳng, vẻ mặt hoảng sợ.

Ngoài lồng có miếng vải đen che lấp, còn dán không ít phù lục ngăn chặn theo dõi. Vì vậy bọn họ không thể tận mắt thấy Bùi Lăng ra tay, nhưng uy thế một đao vừa rồi của đối phương, dù bị ngăn cách bởi miếng vải đen và phù lục, cũng có thể cảm nhận được đao ý lành lạnh như trăm ngàn cây châm tinh tế thổi qua da thịt.

Sau một lát, Đái Bạch Thì mới chấn động truyền âm than thở: "Đao ý thật là khủng khiếp!"

Tâm trạng Nghiêm Ngọc Minh cũng không bình tĩnh: "Đây là Thiên Đạo Trúc Cơ?!"

"Bùi Lăng..." Sắc mặt Kim Tố Miên ngơ ngác, sự chênh lệch giữa nàng và Bùi Lăng đã lớn như vậy...

...

Nơi xa, dưới ánh trăng, ba người Thiên Sinh giáo đứng lơ lửng trên không, áo bào trắng như sương hòa làm một thể với ánh trăng, nếu có người đi ngang qua cũng khó phát hiện.

Sắc mặt ba người bình thản, đang thông qua một mặt thủy kính trước mặt để nhìn chằm chằm tình hình ở đội xe Mai thị.

Vào lúc này, trong tầm mắt của bọn họ, hơn ba mươi vị tán tu bị Lữ Yến Nê dùng mị thuật mê hoặc đến đó, đều đã biến thành thi thể, bên Trọng Minh tông lại chỉ có một người, chỉ dùng một đao!

Con ngươi Đậu Vãn hơi co lại, trầm giọng nói: "Đao pháp rất tốt!"

"Tuy đao pháp tốt, nhưng tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ không thể chém ra đao khí có uy lực như thế." Nghe vậy, nữ tu Lữ Yến Nê chậm rãi nói, "Đây chắc là một kích toàn lực của hắn! Đã dùng với tán tu, vậy thiên ý ở ta."

"Chúng ta có thể thoải mái thu hoạch cả đội xe Mai thị này."

Thuần Vu Khang trầm ngâm một lát, hơi kiêng dè nói: "Dù sao cũng là đệ tử Trọng Minh tông, đối phó với tán tu cũng không cần vừa lên đã liều mạng thế chứ? Mặc dù thiên ý ở chỗ chúng ta, nhưng không biết lần này có phải rèn giũa hay không?"

"Thuật mị hoặc của Lữ sư muội quá nổi bật." Đậu Vãn nhìn Bùi Lăng trong thủy kính, đối phương đang chậm rãi thu đao, huyết khí quanh quẩn cả người, vẻ mặt hờ hững, lưỡi đao Cửu Phách Đao còn trong vỏ chiếu sáng khuôn mặt hắn, càng làm nổi bật sát khí nghiêm nghị.

Hắn ta lộ ra vẻ đăm chiêu, gật đầu nói: "Chắc hắn đã nhìn ra điều gì đó, một đao kia là cố ý chém cho chúng ta nhìn."

"Xem ra Thuần Vu sư đệ nói không sai, chuyến đi này là thiên ý lịch luyện."

"Chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng."

Lữ Yến Nê hừ nhẹ một tiếng, nói: "Đậu sư huynh lại cảm thấy hoảng sợ, không dám nhìn thẳng thiên ý rồi sao?"

"Ha ha ha... Hắn chém ra một đao kia, hiện tại đúng là lúc hắn suy yếu nhất, thiên ý đã đứng về phía chúng ta, vậy tất nhiên chúng ta phải thuận thiên mà đi!" Đậu Vãn cười lạnh.

Thuần Vu Khang cũng kích động: "Không sai! Chúng ta phải ra tay ngay!"

Đậu Vãn từ tốn nói: "Một mình ta đối phó hắn là được, hai người các ngươi đi giết Tam Thủ Dực Lang và lấy Hoàng Tuyền Mộc, động tác phải nhanh, đừng trì hoãn, dù sao bọn họ còn có ba người chưa ra tay."

Lữ Yến Nê hơi nhíu mày, nàng cũng muốn ước lượng thực lực của Bùi Lăng một chút, nhưng suy nghĩ xong vẫn nói: "Được!"

Thế là, Đậu Vãn phất tay tản thủy kính, ba người không trì hoãn, bóng dáng lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến gần đội xe Mai thị hơn chút.

Theo tốc độ này, chẳng mấy chốc bọn họ có thể đuổi kịp đội xe!

Ánh trăng ngàn dặm.

Ngoại trừ giữa đầm nước và cỏ lau sum suê lại xuất hiện một kẽ nứt do vết đao tạo thành, cùng với giữa cây rong truyền đến từng mùi máu tanh vì thi thể vỡ nát, nhắc nhở trước đó nơi này đã xảy ra chém giết.

Không, phải nói là đơn phương tàn sát.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, lúc trước n Đông Mông Trúc Cơ trung kỳ và Vạn Liễu tiên sinh Trúc Cơ hậu kỳ liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn.

Hiện tại hơn ba mươi tên tán tu này không địch lại một đao của hắn chỉ là chuyện trong dự liệu.

Dưới tình huống bình thường, thậm chí vừa rồi hắn cũng không cần vận dụng Cửu Phách Đao.

Nhưng vì đề phòng có đệ tử Thiên Sinh giáo che giấu khí tức tu vi, ẩn thân đánh lén bên trong tán tu, giết hắn trở tay không kịp, nên đã lựa chọn cẩn thận thì hơn.

Chương 449: Đệ tử Ma môn

Hơn nữa...

Giọng nói quyến rũ của đao linh không ngừng vang lên bên tai hắn: "Chủ nhân... Máu... Máu... Ừ... Ta còn muốn càng nhiều máu hơn!"

Tiếp theo chuyển thành bạo ngược, "Giết giết giết! Chủ nhân, chúng ta giết sạch người còn lại đi!"

Cuối cùng cuồng loạn hô lên, "Ngoại trừ chủ nhân, toàn bộ sinh linh ở thế giới này đều đáng chết! Đáng chết!!!"

Bùi Lăng yên tĩnh nghe, từ lần trước bị hắn đưa ra hai yêu cầu, cuối cùng đao linh Cửu Phách Đao lại trao đổi với hắn.

Mặc dù nội dung nói chuyện vẫn lung ta lung tung, lệ khí ngập trời, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước đó vẫn không để ý tới vị chủ nhân là mình.

"Tiếp tục đi." Bùi Lăng đặt Cửu Phách Đao vào vỏ, quay người đi đến Huyết Khôi Kiệu.

Lúc này Mai Khả Thu và tộc nhân Mai thị mới như tỉnh lại từ giấc mộng.

"Xuất phát! Tiếp tục đi!" Mai Khả Thu vội vàng phân phó, ánh mắt kính sợ lại hưng phấn đảo qua bóng lưng Bùi Lăng.

Hắn ta tư chất thấp, dù có lão tổ Mai thị xuất thân Trọng Minh tông, nhưng cũng chưa thể bái nhập môn hạ Thánh tông.

Vì vậy, mặc dù từ nhỏ đã nghe nói đệ tử chín môn phái lớn có thực lực cực mạnh, tán tu còn lâu mới so sánh được, nhưng dù sao cũng không có một khái niệm cụ thể rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Vừa nãy thấy Bùi Lăng ra tay, mới biết được môn nhân chín môn phái lớn lại kinh khủng như thế!

Khó trách những năm gần đây lão tổ vẫn nhớ mãi không quên Thánh tông.

Nghĩ tới đây, sự kích động Mai Khả Thu dần lắng lại, đáng tiếc, mặc dù lão tổ có rất nhiều dòng dõi, lại đều có thiên tư yếu kém, Mai thị to lớn như vậy, ngày giờ của lão tổ đã không còn nhiều, nhưng không người kế tục...

Trong lòng của hắn ta vừa nghĩ lung ta lung tung, vừa quát lớn đám người chuẩn bị tiếp tục khởi hành.

Lúc này, Bùi Lăng đã trở lại bên trong Huyết Khôi Kiệu, vừa ngồi xuống lập tức lại phát hiện ba đạo khí tức đang nhanh chóng lao đến bên này!

Không giống với mấy chục tán tu trước đó, ba đạo khí tức này, một đạo tràn đầy sinh cơ, một đạo dinh dính khó tả, một đạo tối nghĩa quỷ quyệt, lại không có chỗ nào không tinh thuần nặng nề, không có chút hỗn tạp nào, đều không kém hơn n Đông Mông ngày đó!

Thậm chí có một người, khí tức đã không thua Trịnh Kinh Sơn lúc trước.

Là người Thiên Sinh giáo!

"Người Thiên Sinh giáo đã đến, chuẩn bị đón địch!" Bùi Lăng vừa rời khỏi Huyết Khôi Kiệu, vừa truyền âm cho ba người Kim Tố Miên.

Vừa rời khỏi Huyết Khôi Kiệu, còn chưa kịp nhắc nhở tộc nhân Mai thị, ba bóng dáng đã bắn nhanh tới!

Vù!

Một đạo khí tức mạnh nhất trong đó không hề chậm trễ lao về phía Bùi Lăng.

Hai đạo khí tức còn lại thì chia ra lao tới hai chiếc lồng sắt.

Với thực lực của ba vị đệ tử Thiên Sinh giáo này, ba người Kim Tố Miên không đối phó được!

Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy nặng nề, trong hai người lao tới lồng sắt, tên nam tu kia chọn trúng lồng sắt của Nghiêm Ngọc Minh, nữ tu thì chọn trúng lồng sắt của Kim Tố Miên.

Cho dù Kim Tố Miên và Nghiêm Ngọc Minh có tiên cơ đánh lén, cũng không đối phó được thực lực của hai người này!

Nhận ra điều này, ánh mắt Bùi Lăng nhìn qua hai người kia đột nhiên lóe lên tia sáng xanh, trong ánh sáng màu xanh thẳm đặc biệt của Hàn Tủy Hỏa còn hiện ra vô số phù văn màu đen nhỏ bé quấn lấy nhau, hắn lại thi triển thần thông vĩnh chú!

Hai người Thiên Sinh giáo đã lao tới trước lồng sắt, đột nhiên cảm thấy cả người trầm xuống như rơi vào đầm lầy dính dấp, trọng thủy vô hình tràn qua đỉnh đầu, toàn thân bỗng cảm thấy trì độn, suy yếu như trăm bệnh quấn thân. Vô số sinh linh khuôn mặt dữ tợn từng bị mình giết chết đang giương nanh múa vuốt bắt lấy tay chân của bọn họ, tiếng kêu rên lọt vào tai như đang nói ra lời nguyền rủa oán độc nhất với bọn họ, muốn kéo hai người cùng nhau vĩnh viễn đắm chìm trong đó.

Trong nháy mắt, tu vi khí tức của hai người đột nhiên hạ xuống, trực tiếp từ Trúc Cơ trung kỳ rơi xuống Trúc Cơ sơ kỳ!

Vẻ mặt hai người hoảng hốt, nhưng đều là người đã trải qua trăm trận chiến, mặc dù lúc này hoảng nhưng không loạn, trong tay một người lóe lên ánh lửa, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ phù lục trên hai miếng vải đen, một người khác đồng thời ra tay xé rách hai miếng vải đen.

Trong tầm mắt hai người này, hai cái lồng sắt này vừa đúng là Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc!

Nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức ra tay, chém về phía lồng sắt, muốn lấy đi Hoàng Tuyền Mộc.

Trên băng trán khảm đá quý màu xanh đen của người còn lại hiện lên một vòng ô quang, đột nhiên sinh ra ba lưỡi dao màu đen xuyên qua khe hở chiếc lồng, trực tiếp đánh về phía Tam Thủ Dực Lang trong đó, muốn nhân lúc lực lượng của Dực Lang bị phong ấn, để trực tiếp chém giết nó!

Cùng lúc đó, Kim Tố Miên thấy nữ tu Thiên Sinh giáo ở bên ngoài đang tham lam nhìn mình, lập tức không chút do dự đánh một chưởng vào tim nàng ta!

Trong mắt nữ tu Thiên Sinh giáo, Hoàng Tuyền Mộc không nhúc nhích đang chờ mình đi lấy, nhưng đột nhiên trong lòng nàng ta rung động, một luồng nguy cơ to lớn đột nhiên ập tới.

Dù tình cảnh trước mắt rất bình thường, nhưng có thể từng bước một chém giết đi lên từ tầng dưới chót Thiên Sinh giáo, Lữ Yến Nê không phải loại người chỉ biết dùng thuật mị hoặc để thao túng tâm chí nam tu không kiên định, vào lúc quan trọng nàng ta không hề do dự.

Chương 450: Một kích quyết tử (1)

Vốn cả người đã nhào đến trước mặt Hoàng Tuyền Mộc, đột nhiên khựng lại, thi triển độn thuật lùi xa mười mấy trượng!

Một bên khác, Nghiêm Ngọc Minh đang chuẩn bị chờ đối phương tới gần lập tức ra tay, đã thấy Thuần Vu Khang căn bản không có ý tiếp tục tiến lên, mà thi triển thuật pháp đánh thẳng về phía mình!

Nghiêm Ngọc Minh thay đổi sắc mặt, lập tức bất chấp gì khác, đánh một chưởng phá lồng sắt, bỏ chạy ra ngoài.

Ầm ầm!!

Hai tiếng nổ mạnh, hai người Thiên Sinh giáo đều đã nhận ra điều không đúng, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn như thường, hoàn toàn khác với sự nguy hiểm mà bọn họ cảm giác được!

"Là huyễn thuật!"

Hai người lập tức kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó bọn họ đã thấy tất cả xung quanh nhạt đi, bản thân đứng trong một vùng tăm tối, đồng môn bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Thấy hai người Thiên Sinh giáo đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Kim Tố Miên và Nghiêm Ngọc Minh lập tức lao thẳng về phía hai người, cùng lúc đó Đái Bạch Thì cũng rời khỏi lồng sắt, gia nhập vào trong chiến trường.

Oanh!!!

Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Đám tộc nhân Mai thị xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, vì chênh lệch tu vi nên vừa ngã xuống mặt đất đã hôn mê, cho dù là Mai Khả Thu, cũng bị sóng xung kích to lớn đánh cho choáng váng, nhất thời không đứng dậy được.

Trong trung tâm chiến trường, tên tu sĩ Thiên Sinh giáo đeo băng trán khảm nạm đá quý màu đỏ tươi cầm trong tay một đoạn thú cốt, đang dùng hết sức để nhào qua, Bùi Lăng lại đứng yên không nhúc nhích tí nào, một tay cầm Cửu Phách Đao chặn thế tới của thú cốt.

Thấy Bùi Lăng không hề suy yếu chút nào, trong lòng Đậu Vãn hơi hoảng sợ, lập tức cười nói: "Thiên Sinh giáo, đệ tử Đông Đàn, Đậu Vãn."

"Trọng Minh tông, mạch chủ Kiêm Tang, Bùi Lăng." Bùi Lăng cũng tự báo gia môn một chút, sau đó hai con ngươi lấp lóe ánh sáng màu xanh thẳm, lại đã phát động thần thông vĩnh chú!

Khác với hai người Thiên Sinh giáo còn lại, tu vi của Đậu Vãn đột nhiên giảm xuống, thú cốt trong tay truyền đến một luồng lực mạnh mẽ!

Hắn ta vội vàng lùi ra sau nhưng vẫn chậm nửa bước, Cửu Phách Đao tuỳ tiện đánh văng thú cốt, chém một đao xuống đỉnh đầu!

Xoạt!

Đao khí như thác nước ngàn thước đổ thẳng xuống!

Đối mặt với nguy hiểm, Đậu Vãn đột nhiên nhắm hai mắt, đá quý ở mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, thân hình lập tức một chia thành hai, tách ra hai hướng trái phải.

Oanh!

Đao khí chém ra từ đó, đánh vào rừng cỏ lau ở đằng xa, để lại một vết đao sâu hoắm. Gió đêm thổi qua, mặt nước không chút rung động, đều bị đao ý ngăn lại, trong chốc lát dòng nước mềm mại lại khó mà lấp đầy.

Hai phần thân thể trái phải của Đậu Vãn đều thay đổi, mỗi một đao của đối phương đều có thể chém ra uy lực như vậy?

Không thích hợp!

Rõ ràng đối phương chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cho dù thiên tài địa bảo thượng thừa nhất, xây thành Địa Đạo Đạo Cơ, cũng không thể đạt tới trình độ này!

Trong lòng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, động tác trên tay Đậu Vãn lại không chậm, hai phần thân thể trái phải đồng thời bấm niệm pháp quyết, chia ra thi triển hai môn thuật pháp khác biệt.

Ngay sau đó, trong cái bóng của Bùi Lăng xuất hiện vô số cánh tay màu đen cuốn lấy hai chân, eo và cánh tay Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, một phần thân thể khác của Đậu Vãn cũng hoàn thành ngưng quyết, trong nháy mắt đã bắn ra vô số mũi tên màu đỏ, nhắm thẳng về phía Bùi Lăng!

Vẻ mặt Bùi Lăng không thay đổi, một phát tránh thoát sự trói buộc của mấy cánh tay kia, sau đó giơ tay chém xuống, Cửu Phách Đao liên tục chém ra mấy trăm đạo đao khí, gào thét lao về phía hai bên cơ thể trái phải của Đậu Vãn, bất kỳ một đao khí nào trong đó, đều có uy lực không thua kém hai đao mà hắn vừa chém ra.

Đao khí phá vỡ kéo nát, trong nháy mắt đã ép toàn bộ mũi tên màu đen ép thành tro tàn, khí thế không giảm chút nào chém về phía Đậu Vãn!

Sắc mặt Đậu Vãn thay đổi, thú cốt trong tay trái hóa thành một thanh Cốt Phủ to lớn, thú cốt trong tay phải hóa thành một mặt cốt thuẫn to lớn.

Cự phủ chém ngang, cự cốt phòng ngự...

Rầm rầm rầm...

...

Mặc dù ba người Kim Tố Miên vừa Địa Đạo Trúc Cơ, nhưng Lữ Yến Nê và Thuần Vu Khang bên Thiên Sinh giáo đều trúng thần thông vĩnh chú của Bùi Lăng, tu vi giảm xuống, không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu.

Cộng thêm huyễn thuật của Ngọc Tuyết Chiếu phụ trợ, ba người Kim Tố Miên đang chiếm ưu thế.

Ba người mới vào Trúc Cơ, lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ nội môn, đối mặt với tán tu còn tốt, vốn đối mặt với đệ tử Thiên Sinh giáo một trong chín môn phái lớn cũng hơi kiêng dè.

Lúc này lại càng đánh càng hăng, váy đỏ trên người Kim Tố Miên bồng bềnh, mười ngón như lan không ngừng kết động, thuật pháp bay múa đầy trời; Đái Bạch Thì như quý tử nhà giàu, lúc ra tay đi theo con đường cứng rắn mạnh mẽ, quyền phong gào thét, khí thế như hổ từng bước ép sát; cuối cùng là Nghiêm Ngọc Minh, hai con ngươi đã sớm chuyển thành màu xám trắng, trong miệng nói lẩm bẩm, Chiêu Hồn Phiên chấn động, cơn gió âm u nổi lên, xuất hiện vô số bóng đen lay động.

Hai người Thiên Sinh giáo liên tục lui về sau, áo bào trắng nhuốm máu, trên người đã đầy thương tích.

Chương 451: Một kích quyết tử (2)

Nhưng hai người này có năng lực dự báo nguy hiểm cực mạnh, liên tục né tránh rất nhiều chiêu thức trí mạng của ba người, thoạt nhìn thương thế thê thảm đáng sợ, thật ra đều là vết thương da thịt.

Đánh qua đánh lại, theo thời gian trôi qua nguyền rủa trên thân hai người Thiên Sinh giáo không ngừng yếu bớt.

Dường như đang từ từ ngoi lên sau khi bị cưỡng ép kéo xuống đáy vũng bùn, một lần nữa trở lại khu vực bình thường.

Cảm nhận được lực lượng trở về, hai người Thiên Sinh giáo đồng thời cười lạnh, đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại.

Bên trong lồng, Ngọc Tuyết Chiếu hừ một tiếng.

Huyễn thuật suýt nữa bị phá, nhưng Hồ Yêu Thanh Yếu dùng huyễn thuật để đặt chân ở thế giới này, lực lượng huyết mạch không hề tầm thường!

Trong mắt nó lấp lóe huỳnh quang màu hồng nhạt, ngay sau đó...

Lữ Yến Nê và Thuần Vu Khang bên Thiên Sinh giáo lập tức thấy bóng tối xung quanh bị xé vỡ nát, bọn họ đã tránh thoát huyễn tượng!

Tuy nhiên, dù tránh thoát huyễn tượng nhưng vẫn không thấy bóng dáng một người đồng bạn khác, lúc này một đệ tử Trọng Minh tông xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Ba người Kim Tố Miên vừa bị khí thế cường đại của hai người Thiên Sinh giáo ép lui, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, đã thấy hai người này không quan tâm đến ba người bọn họ, dưới chân xoay tròn chuyển sang đối phương, trên mặt lộ ra sát khí, bắt đầu chém giết lẫn nhau!

Ba người khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu.

"Đừng lên vội." Ngọc Tuyết Chiếu miệng nói tiếng người, nếu bây giờ ba người Kim Tố Miên xen vào, hai người Thiên Sinh giáo chắc chắn cảm giác được sát ý khác, tình thế hiện tại sẽ khác biệt hoàn toàn.

"Được!" Kim Tố Miên ba người lập tức gật đầu, huyễn thuật của Tuyết Hồ Thanh Yếu thật sự lợi hại!

Rầm rầm rầm...

Trong huyễn tượng, Lữ Yến Nê và Thuần Vu Khang càng đánh càng cảm thấy không thích hợp, chiêu thức và động tác của đối phương quá quen thuộc!

Đây không phải người Trọng Minh tông, bọn họ vẫn ở trong huyễn tượng!

Nhận ra điểm này, Lữ Yến Nê lùi lại trước tiên.

Thuần Vu Khang cũng rất ăn ý dừng tay.

"Đây không phải huyễn thuật bình thường, bây giờ chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh này trước đã, mới có thể mưu đồ việc khác." Lữ Yến Nê lập tức truyền âm nói.

Huyễn thuật này kiềm chế nàng ta gắt gao, nàng ta chủ tu thuật mị hoặc, căn bản không thể thi triển được!

Cùng lúc đó, Thuần Vu Khang cũng truyền âm nói: "Ngoại trừ người sử dụng huyễn thuật này, còn có người dùng đao bên ngoài, những người khác của Trọng Minh tông đều rất bình thường."

Dù sao, bọn họ vừa tới gần hòm xiểng đã trúng thủ đoạn của đệ tử dùng đao kia khiến trạng thái giảm mạnh.

Về sau lại bị kéo vào huyễn cảnh, nhưng qua lâu như vậy, những người khác của Trọng Minh tông vẫn không thể giết bọn họ.

Có thể thấy được trong đám người đối phương chỉ có hai người lợi hại như thế.

Còn lại đều không chịu nổi một kích.

Nhưng hai người chia ra truyền âm, bên tai chỉ nghe được một tràng tiếng gào thét không có chút ý nghĩa nào!

Sắc mặt Lữ Yến Nê và Thuần Vu Khang đều trầm xuống, huyễn thuật này còn rắc rối hơn sự tưởng tượng của bọn họ!

Vù vù vù...

Thấy hai người dừng tay, đương nhiên ba người Kim Tố Miên sẽ không ngồi nhìn, lập tức tiếp tục ra tay, thuật pháp bắn nhanh, quyền phong như rồng, vô số Trành Quỷ cười gằn nhào tới...

...

Oanh!!!

Cự phủ và cự thuẫn ầm vang vỡ nát, hai phần thân thể của Đậu Vãn đồng thời bị đao khí huyết sắc như dải lụa xuyên qua!

Sau khi thân thể bên trái vặn vẹo một trận, không cam lòng hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt tan thành mây khói; thân thể bên phải lại đột nhiên tràn ra một vòng sáng màu đỏ thắm, thoáng cái đã ngăn cản thế đao.

Chỉ là lúc đao khí rơi xuống, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào thê lương!

Trong khoảnh khắc vòng sáng màu đỏ thắm như tấm gương bị đánh vỡ nát, đao thế tiếp tục chém giống, gần như chém nó thành hai!

Đá quý màu đỏ trên mi tâm Đậu Vãn không chịu nổi gánh nặng, theo một tiếng vang giòn, chậm rãi xuất hiện một vết nứt.

Trên áo bào trắng của hắn ta xuất hiện vệt màu đỏ, vết thương ở eo sâu đủ thấy xương, một phần nội tạng đã lộ ra ngoài, trong miệng tràn ra máu tươi, khí tức nhanh chóng lụi bại, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu!

Xoạt xoạt xoạt...

Bùi Lăng lập tức độn đến trước người Đậu Vãn, giơ tay chém xuống hai chân hai tay hắn ta.

Đặt Cửu Phách Đao ở trên cổ của đối phương, Bùi Lăng lạnh lùng hỏi: "Lần này trong Thiên Sinh giáo chỉ có ba người các ngươi tới?"

Vẻ mặt Đậu Vãn bình thản: "Khụ khụ khụ... Ta lại thua... Khụ khụ... Xem ra ta vẫn quá lười biếng... Khụ khụ khụ khụ... Thiên ý muốn cho ta càng nhiều thử thách..."

Còn chưa nói hết câu, thân thể hắn ta nhanh chóng suy bại khô héo!

Như một gốc cây cối bị ngọn lửa thiêu đốt, trong thời gian hít thở ngắn ngủi đã như cái xác khô.

Bùi Lăng khẽ giật mình, vào lúc này, đá quý màu đỏ ở mi tâm Đậu Vãn bộc phát ra một vòng hào quang chói mắt, trong nháy mắt đã cắn nuốt một thân huyết nhục tinh hoa thậm chí cả hồn phách của chủ nhân gần như không còn, sau đó còn hóa thành một mũi tên nhỏ huyết sắc đâm vào đầu Bùi Lăng!

Mũi tên nhỏ huyết sắc nhanh như tia chớp, lại im ắng xé rách không gian.

Chương 452: Một bí mật

Trong nháy mắt, Bùi Lăng rùng mình, cảm nhận được sự nguy hiểm đến cực hạn!

Vào thời khắc mấu chốt, hắn không kịp do dự, hai tay nắm chặt Cửu Phách Đao chém xuống một cái.

Oanh!!!!

Cả đội xe bị đẩy bay ra ngoài, sáu chiếc lồng sắt to lớn bay lên cao.

Lấy Bùi Lăng làm trung tâm, cỏ lau xung quanh đều đổ rạp ra phía ngoài!

Ở phía dưới, cỏ lau và mặt nước không ngừng xao động, vô số Thủy tộc tước điểu bị dọa sợ đều rối rít chạy trốn ra ngoài.

Trong tiếng động ồn ào, Bùi Lăng chỉ cảm thấy trên thân đao truyền đến một luồng lực mạnh cuồn cuộn, hai tay tê rần, thân thể bị đẩy bay ngược ra.

Vừa nãy Bùi Lăng và Đậu Vãn đại chiến, e rằng tộc nhân Mai thị xung quanh đều bị liên lụy, vừa khôi phục lại đã lập tức trốn ra xa, nhưng vào lúc này dư chấn từ một kích quyết tử của Đậu Vãn đã không phải thứ mà bọn họ có thể tiếp nhận!

Mấy vị tộc nhân Mai thị tu vi kém đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị chấn động thành bọt máu; những người khác có tu vi cao hơn cũng mất đi tri giác, phế phủ chịu trọng thương!

Người duy nhất có thể giữ tỉnh táo là Mai Khả Thu, nhưng trong thất khiếu cũng chậm rãi có vết máu chảy ra, trên người đã chịu trọng thương.

Cùng lúc đó, chiến trường ở bên Kim Tố Miên, trong lòng ba người Kim Tố Miên đột nhiên có cảm giác, vội vàng trốn chạy, Ngọc Tuyết Chiếu cũng rời khỏi chiếc lồng, bốn chân vung ra, bỏ chạy nhanh nhất.

Ngọc Tuyết Chiếu vừa đi, hai người Thiên Sinh giáo lập tức tránh thoát huyễn cảnh, nhưng không chờ bọn họ vui vẻ, một luồng sóng khí quen thuộc đã quét ngang qua!

Hai người hoảng sợ, Đậu Vãn sư huynh lại bị ép dùng Thôn Hồn Ký Phách đại pháp!

Lữ Xuân Nê và Thuần Vu Khang không chút do dự, lập tức chạy trốn về một phương hướng khác với ba người một cáo Kim Tố Miên.

Đậu Vãn sư huynh là người mạnh nhất trong ba người, ngay cả hắn ta cũng chiến tử, thậm chí lúc sắp chết còn dùng thuật pháp đặc biệt của Thiên Sinh giáo, hiến tế toàn bộ huyết nhục hồn phách vào tinh phách ở mi tâm để đánh ra một kích cuối cùng cũng đã vô dụng, nếu bọn họ không đi, sẽ chỉ đi theo bước chân Đậu Vãn!

Trốn!

Nhất định phải trốn!

Hai người đều thi triển độn pháp đến cực hạn, áo bào trắng tung bay để lại từng dấu vết sương tuyết ở dưới ánh trăng, trong khoảnh khắc đã biến mất ở trong màn đêm.

Bọn họ không dám quay đầu, một hơi chạy ra một quãng xác định đã cách xa đội xe Mai thị, ngay lúc bọn họ hơi thả lỏng, sau lưng đột nhiên truyền đến sát ý như gai đâm!

Luồng sát ý này hoàn toàn khác với sát cơ mà bọn họ cảm giác được ở trong ảo cảnh.

Mặc dù trong ảo cảnh cảm giác được sát cơ lạnh thấu xương, lại không phải không thể chiến một trận; nhưng lúc này sát ý cao ngất như một tảng đá lớn đè xuống đầu, chưa tới gần đã khiến hai người ngửi được hơi thở tử vong nồng đậm!

Hai người không chút do dự, đồng thời nói một tiếng với đối phương "chia nhau chạy", chợt tách ra một trái một phải, mỗi người bỏ chạy một phương hướng!

Thuần Vu Khang chưa chạy được mấy bước, đao khí đánh tới sau lưng, cùng lúc đó toàn bộ thân thể hắn ta đột nhiên trầm xuống như bị một bàn tay to lớn vô hình kéo xuống dưới đáy đầm lầy, toàn bộ thân thể như nặng nề ngàn cân chìm thẳng xuống, tu vi lập tức từ Trúc Cơ trung kỳ rơi xuống Trúc Cơ sơ kỳ.

Vốn hắn ta khó mà tránh được một đao sắp đánh xuống, lúc này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương càng không thể né tránh, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Thuần Vu Khang lóe lên sự tàn khốc, đang muốn bắt chước Đậu Vãn phát động Thôn Hồn Ký Phách đại pháp, nhưng đao khí đã nhanh hơn hắn ta!

Thuần Vu Khang còn chưa suy nghĩ xong, một đạo huyết quang hiện lên, hắn ta bị chém thành hai đoạn, bịch bịch hai tiếng, thi thể lần lượt rơi xuống đầm nước.

Giết chết người này, huyết sắc quanh người Bùi Lăng đại thịnh, tiếp tục vận chuyển Huyết Quỷ độn pháp đuổi theo nữ tu Thiên Sinh giáo kia!

Trong khoảng thời gian này, Lữ Yến Nê không tiếc thiêu đốt tinh huyết đã chạy đi một khoảng xa.

Nhưng tốc độ Huyết Quỷ độn pháp cực nhanh, chỉ mấy lần hít thở đã đuổi đến sau lưng.

Lữ Yến Nê chỉ cảm thấy như có hung thú đuổi sát không bỏ ở sau lưng, sát cơ lạnh lẽo bao phủ, lông tóc cả người dựng đứng, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh.

Tự biết khó mà trốn thoát, nàng cắn răng đột nhiên dừng lại bộ pháp, bàn tay vuốt ve mái tóc dài, nhanh nhẹn quay người giữa không trung, trong đôi mắt như nước xuân gợn sóng, quyến rũ như sương khói, đạp nguyệt mà đứng.

Nữ tu uyển chuyển cười một tiếng, lưu luyến mở miệng, từng chữ quyến rũ tận xương, nói: "Đạo hữu Trọng Minh tông, tối nay ánh trăng đẹp như vậy, cầm đao xuất binh chẳng phải đang uống phí ngày tốt cảnh đẹp sao? Không bằng ngươi và ta song tu một lần để giải tỏa kiềm chế thì thế nào?"

Lúc nói chuyện, đá quý trên mi tâm nàng tản ra từng trận dao động vô hình.

Gió đêm thổi nguyệt, bầu trời đầy sương giá, mỹ nhân xinh đẹp đứng giữa trời lại tự tiến cử bản thân... Trong mắt Bùi Lăng lập tức bối rối.

Khuôn mặt Lữ Yến Nê như tràn đầy sức hấp dẫn vô cùng vô tận, khiến hắn không kịp chờ đợi muốn tiến lên thân thiết...

Chỉ là, ngay sau đó đôi mắt Bùi Lăng sắc bén lạnh lẽo, đã tỉnh táo lại!

Chương 453: Trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất (1)

Dù sao hắn là Trúc Cơ tam kiếp, kiếp thứ nhất là Tâm Ma kiếp!

Dù lúc độ kiếp là hệ thống nắm quyền chủ đạo, nhưng sau khi độ kiếp, ý chí hồn phách đã trải qua sự tẩy luyện, tự nhiên đã có sự chống cự với thuật mị hoặc.

Vì vậy, cho dù thuật mị hoặc của nữ tu này còn cao minh hơn cả Nguyễn Thốc Thốc gặp được trong lúc thi đấu, nhưng cũng không đủ đáng sợ với Bùi Lăng!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên thu lại sát ý, hỏi: "Trong Thiên Sinh giáo chỉ có ba người các ngươi đến đây?"

Lữ Yến Nê thay đổi sắc mặt, thuật mị hoặc không có chút tác dụng nào, đạo tâm của vị đệ tử Trọng Minh tông này rất kiên định!

"Tất nhiên không phải." Sau khi suy nghĩ, nàng lập tức thu hồi thái độ phong tình vạn chủng, nghiêm mặt nói, "Gốc Hoàng Tuyền Mộc là thứ mà đại sư huynh Hoắc Triệu Cảnh ở Xuân Đàn ta cần đến. Khoảng nửa ngày sau Hoắc sư huynh sẽ đến Hành Lô phường thị."

"Ba người chúng ta hâm mộ đại sư huynh, vì vậy đi cả ngày lẫn đêm đến đây đánh trận đầu, xem có cơ hội giải quyết chuyện này cho sư huynh không."

Bùi Lăng trầm giọng nói: "Hoắc Triệu Cảnh? Hắn có tu vi gì?"

Lữ Yến Nê nói: "Đại sư huynh là Trúc Cơ hậu kỳ!"

Trúc Cơ hậu kỳ?

Trong lòng Bùi Lăng hơi nghiêm nghị, nếu là tán tu, Trúc Cơ hậu kỳ cũng không sao.

Cùng một tu vi, thực lực tán tu kém xa đệ tử tông môn!

Nhưng Hoắc Triệu Cảnh này là đệ tử Thiên Sinh giáo, lại không thể khinh thường.

Thế nhưng, người trong Ma môn ăn nói bừa bãi là thao tác cơ bản.

Bùi Lăng không thể tin tưởng Lữ Yến Nê.

Có lẽ thấy hắn không chút thay đổi sắc mặt với mình, lúc này chỉ hơi suy nghĩ, không biết sau đó có phát động công kích với mình nữa không, suy nghĩ của Lữ Yến Nê xoay chuyển, đột nhiên nói: "Vị sư huynh này, tất cả mọi người là đồng đạo, bây giờ hai vị sư huynh của ta đã thân tử đạo tiêu. Người đi theo sư huynh lại không hao tổn quá nhiều."

"Tính toán ra, mặc dù chúng ta vô lễ trước, sư huynh cũng không bị tổn hại gì."

"Không bằng thế này, ta nói cho sư huynh biết một bí mật vô cùng quan trọng, sư huynh giơ cao đánh khẽ, thả sư muội một con đường sống thì thế nào?"

Bí mật?

Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, bên hắn không có đồng môn hao tổn chỉ vì hắn là Thiên Đạo Trúc Cơ, thực lực đủ mạnh! Nếu u Dương Tiêm Tinh không sắp xếp hắn tới dẫn đội, chắc chắn ba người Kim Tố Miên đã dữ nhiều lành ít.

Lúc này yêu nữ chỉ nói một câu lại muốn thoải mái qua ải?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức lạnh nhạt nói: "Nói bí mật của ngươi trước, ngươi chỉ có một cơ hội."

Lữ Yến Nê thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Ta biết một chỗ có rất rất nhiều linh thạch!"

Nói xong, nàng vô cùng tự tin nhìn Bùi Lăng.

Mọi người đều biết trong tứ đại thiên tuyển Thánh môn, nàng xuất thân Thánh giáo, lấy thiên sinh làm tên, coi trọng trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất; trăm tỉ tỉ Nhân tộc, chỉ mình cao quý nhất; người không vì mình, trời tru đất diệt.

Phía dưới tổng đàn Thánh giáo là bốn đàn được đặt theo mùa Xuân Hạ Thu Đông.

Dưới bốn đàn lại chia ra ba cấp đệ tử sơ, trọng, thâm.

Lấy vị trí Xuân Đàn của Lữ Yến Nê làm ví dụ, mới vào Xuân Đàn là đệ tử Sơ Xuân; sau Trúc Cơ là Trọng Xuân; tương lai nếu có may mắn bước vào Kết Đan, là Thâm Xuân.

Sau Thâm Xuân là là đàn chủ Xuân Đàn.

Ở trong mắt đệ tử Thiên Sinh giáo, trời cao sinh bọn họ ra là Nhân tộc, đó là thiên ý định sẵn bọn họ sẽ tôn quý cả đời.

Đã vậy, vạn sự vạn vật thế gian đều là vì bọn họ.

Nếu lần này cướp bóc đội xe Mai thị thuận buồm xuôi gió, vậy đã nói rõ là thiên ý muốn diệt Mai thị, chứ không phải bọn họ tàn sát người vô tội.

Bây giờ đã gặp trở ngại, thậm chí bản thân rơi vào tay Bùi Lăng, đây cũng là thiên ý đang thử thách nàng.

Về phần Trọng Minh tông, nói thẳng ra, trong tứ đại Thánh môn, Trọng Minh tông luôn là bên bị khinh thường nhất.

Nguyên nhân chủ yếu là, Trọng Minh tông đường đường là một trong chín môn phái lớn, lại dùng linh thạch làm chuẩn như thương nhân.

Chỉ cần bỏ tiền là xong chuyện, cái gì cũng có thể giao dịch!

Loại tông môn chết cũng cần tiền này, nếu không phải thực lực đủ mạnh, ba môn khác cũng khinh thường đứng ngang hàng với nó.

Đúng vậy, Lữ Yến Nê căn bản cũng không biết bí mật gì.

Nàng chỉ muốn tóm lấy trong điểm từ trên xuống dưới Trọng Minh tông đều rất coi trọng linh thạch, muốn dùng tiền mua mệnh!

Dù sao theo kinh nghiệm của đồng môn Thiên Sinh giáo khi liên hệ với đệ tử Trọng Minh tông trước đó, khi đối mặt với môn nhân Trọng Minh tông, cầu xin tha thứ yếu thế, tự tiến cử bản thân... Đều không có tác dụng gì.

Nhất là nội môn mười ba mạch, không phải thông qua Thi Đấu Ngoại Môn để giết lên, cũng trải qua sự mài giũa của nhiệm vụ kiểm tra nội môn, lòng người vô cùng tối tăm.

Mấy tình huống sau khi ăn xong lau sạch lại quay đi không nhận nợ, thậm chí trở tay chém một đao diễn ra khắp nơi.

Nói chuyện gì với bọn họ cũng vô dụng, chỉ có linh thạch mới có thể khiến bọn họ hiểu lý lẽ!

Khoảng thời gian trước, Lữ Yến Nê vừa tàn sát một nhóm tán tu, thu nhận tích lũy nhiều năm của bọn họ.

Chương 454: Trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất (2)

Mặc dù hiện tại rất đau lòng, nhưng vì tính mạng của mình, cũng chỉ có thể lấy ra mua mệnh.

Với số linh thạch lượng trong tay nàng, đệ tử Trọng Minh tông, còn là loại đệ tử Trúc Cơ kỳ vẫn dùng Phù khí thay đi bộ, tuyệt đối không thể từ chối giá tiền của nàng!

Rất hiển nhiên, thiên ý vẫn ở chỗ nàng, nàng có thể sống!

Nghĩ tới đây, Lữ Yến Nê hơi lộ ra ý cười, nói: "Ở đó có khoảng..."

Phốc.

Bùi Lăng không nói hai lời, một đao chém nàng thành hai khúc!

Nhìn thi thể Lữ Yến Nê lần lượt rơi vào đầm nước phía dưới, ánh mắt của hắn lạnh lùng.

Linh thạch?

Hiện tại trong tay hắn có phần thưởng Thi Đấu Ngoại Môn, lại có hệ thống bật hack trăm phần trăm đan thành cực phẩm, còn có Lệ Liệp Nguyệt che chở, hoàn toàn không thiếu linh thạch!

Còn tưởng đối phương nói bí mật, việc lớn hoặc là cơ duyên gì đó.

Kết quả lại đang lãng phí thời gian của mình!

Từ sau khi Bùi Lăng tiến vào Trọng Minh tông, đã một đường lăn lộn bận rộn, chưa từng được thả lỏng.

Ngay cả nội bộ Trọng Minh tông cũng không tính rõ như lòng bàn tay.

Tất nhiên càng không hiểu rõ hàng xóm Thiên Sinh giáo.

Hắn cũng không biết ba tên đệ tử Thiên Sinh giáo có quan hệ mật thiết với đại sư huynh Hoắc Triệu Cảnh bên Xuân Đàn hay không, sau khi giết có bị đối phương trả thù không. Thế nhưng, nếu đã đắc tội, tất nhiên phải chém tận giết tuyệt để loại bỏ tai họa về sau!

Thế là, sau khi Bùi Lăng thu đao vào vỏ, gỡ xuống túi trữ vật của Lữ Yến Nê và Thuần Vu Khang rơi vào đầm nước, lại tìm đầy đủ thi thể bọn họ, lấy Hàn Tủy Hỏa đốt thi thể bọn họ thành tro tàn, cuối cùng phất ống tay áo một cái, cuốn lên một cơn gió mát thổi tan tro cốt vào đêm gió, tản đi bốn phương tám hướng, lúc này mới thi triển Huyết Quỷ độn pháp trở về đội xe.

Lúc này, người của đội xe Mai thị đang thấp thỏm lo âu chờ đợi.

Nếu không phải ba người Kim Tố Miên đã quay trở lại tọa trấn, chỉ đã sợ sớm hoang mang lo sợ.

Thấy Bùi Lăng hoàn hảo không chút tổn hại trở về, từ trên xuống dưới đội xe Mai thị đều thở phào nhẹ nhõm.

Mai Khả Thu vội vàng nghênh đón: "Bùi mạch chủ!"

"Ba tên đệ tử Thiên Sinh giáo đều đã đền tội." Bùi Lăng khẽ gật đầu với hắn ta, phân phó ba người Kim Tố Miên, "Có lẽ còn có những người khác của Thiên Sinh giáo, bây giờ các ngươi xử lý hiện trường một chút, đừng để lại bất cứ dấu vết gì."

Ba người vội nói: "Vâng!"

Đuổi đồng môn đi xóa bỏ dấu vết, hắn gọi Mai Khả Thu vào trong Huyết Khôi Kiệu nói chuyện.

"Ngươi cũng biết Hoắc Triệu Cảnh?" Ngồi xuống chủ vị, ra hiệu Mai Khả Thu đang tỏ ra cẩn thận cũng ngồi xuống, Bùi Lăng hơi suy nghĩ rồi hỏi.

"Đại sư huynh Xuân Đàn Thiên Sinh giáo?" Mai Khả Thu nghe vậy giật mình, thốt ra, "Vừa nãy Bùi mạch chủ truy sát đệ tử Thiên Sinh giáo, chẳng lẽ gặp phải, không, là có người nhắc đến hắn?"

Hả?

Bùi Lăng trầm giọng hỏi: "Hoắc Triệu Cảnh này rất lợi hại?"

Nghe Mai Khả Thu đổi giọng dường như cũng không cho rằng Bùi Lăng gặp phải Hoắc Triệu Cảnh, còn có thể ung dung trở về như thế.

"Rất lợi hại!" Mai Khả Thu nói chắc chắn, "Bởi vì Hoắc Triệu Cảnh là truyền nhân dòng chính Xuân Đàn, địa vị khác xa ba tên đệ tử Thiên Sinh giáo vừa tập kích!"

Thấy Bùi Lăng nghi ngờ, biết vị mạch chủ này không thường xuyên đến Hành Lô phường thị buôn bán giống Mai thị, hiểu rõ ràng hai con quái vật khổng lồ là Trọng Minh tông và Thiên Sinh giáo.

Thế là khẽ giới thiệu, "Mạch chủ, Thiên Sinh giáo không rộng rãi giống Thánh tông ta, dù lúc nhập môn Thánh tông cũng có kiểm tra thực hư, nhưng chủ yếu là vì đề phòng nội gián. Một khi bái nhập tông môn, công pháp cơ sở của bốn vực trăm phong ngoại môn đều là 【 Đoán Cốt quyết 】 , cho dù là tộc nhân tông chủ cũng không ngoại lệ."

"Nhưng Thiên Sinh giáo không phải!"

"Thiên Sinh giáo coi trọng dòng dõi."

"Người quý mãi quý, người tiện mãi tiện."

"Ba tên đệ tử Thiên Sinh giáo vừa rồi chỉ có địa vị trung thượng trong giáo mà thôi."

"Mặc dù tại hạ ngu dốt chưa thể bái nhập Thánh tông, nhưng từng nghe lão tổ đề cập, Thánh tông có chư phong kỹ nghệ, ngày nào cũng dạy, chỉ cần là đệ tử trong tông thì có thể đến nghe giảng bất cứ lúc nào."

"Bất kể xuất thân, bất kể tu vi, không nhìn giàu nghèo!"

"Tóm lại đối xử như nhau!"

"Còn ở Thiên Sinh giáo, xuất thân quyết định tất cả."

"Hoắc Triệu Cảnh kia là đời sau của một vị hộ pháp tổng đàn trong giáo, còn là huyết mạch đích hệ."

"Mặc dù dưới gối vị hộ pháp kia có rất nhiều dòng dõi, Hoắc Triệu Cảnh chỉ là một người trong số đó."

"Nhưng từ nhỏ hắn đã có thiên tư trác tuyệt, rất được coi trọng!"

"Vì vậy công pháp, thuật pháp, kỹ nghệ sở tu càng thượng thừa hơn."

"Mấy năm trước Hoắc Triệu Cảnh từ tổng đàn xuống Xuân Đàn, là vì hắn được gia tộc sắp xếp bái đàn chủ Xuân Đàn làm sư, để tiện lắng nghe sư tôn dạy bảo."

Mai Khả Thu cau mày, trầm giọng nói, "Nếu không, với thân phận của hắn sẽ luôn tu luyện ở tổng đàn, căn bản không xuất hiện ở gần đây."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, lại hỏi: "Hoắc Triệu Cảnh đã có thân phận lai lịch như vậy, vì sao còn muốn ngấp nghé Hoàng Tuyền Mộc mà các ngươi tranh được?"

Hắn tự nhận mình cũng có địa vị ở Trọng Minh tông, nhưng so ra kém địa vị của Hoắc Triệu Cảnh ở Thiên Sinh giáo.

Chương 455: Phát tài

Dù sao, Bùi Lăng xuất thân hàn vi, có thể có hôm nay đều dựa vào thực lực bản thân để tranh giành được sự coi trọng của tông môn; huyết mạch của Hoắc Triệu Cảnh đã định sẵn hắn ta sẽ nhận được ngàn vạn sự thương yêu.

Theo lý, từ nhỏ đến lớn Hoắc Triệu Cảnh không thiếu cái gì hết mới đúng.

Dù chuyển xuống Xuân Đàn, cũng chỉ vì giành lợi ích lớn hơn nữa.

Sao có thể cắt bớt tài nguyên tu hành của hắn ta?

Sao lại cần bắt chước tán tu, cướp bóc một gia tộc Trúc Cơ kỳ đã bắt đầu nghèo túng ở bên Trọng Minh tông?

"..." Mai Khả Thu nghe vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, cười khổ nói, "Thật ra có phải Hoắc Triệu Cảnh muốn Hoàng Tuyền Mộc hay không, cũng không biết được."

Hắn ta giải thích, "Hoắc Triệu Cảnh xuất thân cao quý, tu vi cao, thực lực mạnh, mới tới Xuân Đàn đã là chúng tinh phủng nguyệt."

"Vài năm qua, không ít vật quý hiếm của Hành Lô phường thị đều bị người ta lấy danh nghĩa của hắn để vơ vét."

"Đúng là có một phần được hiến tặng cho Hoắc Triệu Cảnh."

"Nhưng cũng có một phần không biết tung tích."

Bùi Lăng nói: "Hoắc Triệu Cảnh lại để mặc người khác lấy tên tuổi hắn đi làm việc?"

"Gần Hành Lô phường thị không có gia tộc đặc biệt cường thịnh nào." Mai Khả Thu nói, "Hơn nữa đệ tử trong Thiên Sinh lấy tên tuổi Hoắc Triệu Cảnh đi làm việc cũng có ánh mắt. Bọn họ sẽ không trêu chọc người thật sự lợi hại."

"Đối với Hoắc Triệu Cảnh, những điều này không phải việc lớn, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt."

"Dù sao hắn là đại sư huynh Xuân Đàn, vốn nên che chở đệ tử Xuân Đàn."

"Quan trọng nhất là, nghe đồn công pháp mà hắn tu hành không thể đóng cửa tu luyện, mà cần không ngừng tranh đấu mới có thể anh dũng tinh tiến."

"Cho nên, hành động của những đệ tử này sẽ mang đến tai hoạ ngầm cho Hoắc Triệu Cảnh, Hoắc Triệu Cảnh lại thờ ơ, ngược lại vui mừng nhìn thấy thành quả."

Bùi Lăng nghe vậy, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại hỏi một vài chi tiết rồi gật đầu: "Ta đã biết, không cần lo lắng, sau khi đội xe thu thập xong lại tiếp tục xuất phát."

Đuổi Mai Khả Thu đi, không lâu sau ba người Kim Tố Miên phụng mệnh ra ngoài giải quyết tốt hậu quả đã trở về.

Ngoại trừ đến đây bẩm báo đã hoàn thành hủy thi diệt tích, tiêu hủy tất cả dấu vết, còn mang trữ vật túi của Đậu Vãn đến.

"Vất vả rồi." Bùi Lăng nhận lấy túi trữ vật, hắn không mở ra chỉ hài lòng nhẹ gật đầu, trước kia hắn phải tự làm mấy chuyện sờ xác này, nhưng bây giờ có người làm thay, lại phải đề phòng hơn.

Hắn thuận miệng an ủi vài câu, ra hiệu ba người Kim Tố Miên tiến đến giúp đỡ tộc nhân Mai thị thu thập đội xe, nhanh chóng xuất phát.

Chờ đến khi trong Huyết Khôi Kiệu không còn ai, mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch.

Trong ba túi trữ vật có rất nhiều đồ vật.

Cái thứ nhất là của Lữ Yến Nê, bên trong có khoảng ba trăm viên linh thạch trung phẩm, còn có đủ loại đan dược, huân hương, dược liệu, trâm vòng... Cùng rất nhiều thứ liên quan đến tu luyện.

Nhưng nhiều nhất vẫn là váy áo nữ tu.

Có thể nói rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có.

Bùi Lăng lo lắng bỏ lỡ vật quý giá được giấu ở bên trong, cố ý mở ra xem, lại phát hiện trong đó có một bộ giống với bộ đồ mà Kim Tố Miên đã mặc vào ngày đó?

Hắn không tìm thấy những vật khác trong đống váy áo này, rất nhanh đã không có hứng thú đặt sang một bên;

Cái thứ hai là của nam tu chia ra trốn với Lữ Yến Nê, có một trăm hai mươi mấy viên linh thạch trung phẩm, hơn bảy ngàn viên linh thạch hạ phẩm, đủ công cụ loại hình phạt, đan dược, đồ linh tinh;

Túi trữ vật thứ ba đến từ người mạnh nhất trong ba người.

Bên trong có hơn bốn trăm viên linh thạch trung phẩm, đủ loại di cốt yêu thú, đan dược, đồ cần thiết cho tu luyện...

Một trận chiến này, không nói những thứ khác, chỉ thu nhập trên linh thạch đã có hơn tám trăm linh thạch trung phẩm!

Quả nhiên, cách kiếm linh thạch nhanh nhất, không phải luyện đan đúc khí mà là đi cướp bóc!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng phân loại cất kỹ toàn bộ đồ vật, lúc này mới rời khỏi Huyết Khôi Kiệu.

"Mạch chủ!" Thấy hắn đi ra, Kim Tố Miên lập tức thi lễ một cái.

Nàng đang canh giữ bên cạnh đội xe, cách Huyết Khôi Kiệu rất gần.

Thấy Bùi Lăng linh cơ hùng hồn, khí chất càng ngày càng trầm ổn, tâm trạng Kim Tố Miên hơi phức tạp.

Lúc trước nàng có thành kiến rất lớn với Bùi Lăng, nhưng thực lực vi tôn, lần này Thiên Sinh giáo đột kích, gần như là Bùi Lăng lấy sức một người để giải quyết.

Có thể tưởng tượng, nếu không có Bùi Lăng dẫn đội, lấy tu vi thủ đoạn của nàng, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.

Thậm chí, ba người bọn họ sẽ bị nghiền xương thành tro!

So sánh ra, dường như những hiểu lầm trước đó giữa hai người đều không quan trọng như vậy.

Dù sao Lệ chân truyền nói rất đúng, thoạt nhìn Bùi Lăng liên tiếp sỉ nhục nàng, trên thực tế chưa từng động đến nàng!

Bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, cường giả luôn quái gở, mặc dù khó có thể hiểu nổi nhưng suy nghĩ kỹ càng, hình như cũng không ảnh hưởng toàn cục...

Bùi Lăng liếc nhìn nàng, khẽ gật đầu rồi nói: "Chúng ta đi thêm ba ngày nữa là có thể đến phạm vi thế lực của Thánh tông, đến lúc đó dù cách tổ trạch Mai thị lộ trình mấy ngày nữa, người Thiên Sinh giáo cũng không dám làm loạn."

Chương 456: Để lộ hành tung (1)

"Nhưng trong ba ngày này, nhất định phải cẩn thận đề phòng những người khác trong Thiên Sinh giáo đến đây."

Nghe vậy, Kim Tố Miên lập tức gật đầu: "Vâng!"

Sau đó dọc theo con đường này, lại vô cùng thuận lợi.

Phổ thông tán tu không dám tùy tiện trêu chọc đệ tử Trọng Minh tông, thỉnh thoảng gặp phải vài con yêu thú Khai Tuệ kỳ ở trên đường, đều bị ba người Kim Tố Miên thoải mái giải quyết, hoàn toàn không cần Bùi Lăng tự mình ra tay.

...

Ngày tiếp theo, một nhóm tu sĩ áo bào trắng cài kim quan vây quanh một cỗ xe ngựa do dị thú lôi kéo, yên hà quanh quẩn, xuất hiện ở bên ngoài Hành Lô phường thị.

Trong xe ngựa, rèm châu nửa cuốn lên, để lộ ra một bóng người nho nhã tuấn lãng.

Hắn ta có mày đẹp mắt phượng, khuôn mặt như được điêu khắc từ viên ngọc đẹp đẽ, đôi mắt trong vắt, tóc dài rối tung, đeo một cái băng trán kiểu dáng vô cùng phức tạp hoa lệ, chính giữa khảm nạm một viên đá quý màu vàng óng lớn khoảng ngón cái, bên trong có ánh sáng u ám, màu sắc kỳ lạ rực rỡ. Linh cơ trên người thuần túy, khí tức dao động, mơ hồ để lộ ra tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.

Đó là Hoắc Triệu Cảnh đại đệ tử Xuân Đàn Thiên Sinh giáo!

Lúc này, hắn ta ngồi ngay ngắn trong xe, hai tay thoải mái đặt trên đầu gối, trên bàn tay thon dài trắng nõn đeo mấy viên đá quý loại pháp khí, đều có kiểu dáng hoa mỹ, ánh sáng bắn ra bốn phía.

Làm nổi bật vẻ ngoài tuấn tú, không hề dung tục, ngược lại mang theo một cảm ung dung hoa quý đặc biệt của quý tử Tiên gia.

Xe ngựa đi qua không trung, đột nhiên dừng bước.

"Đại sư huynh." Một nữ tu mặc áo bào trắng đeo Mi Tâm Trụy màu xanh, bước nhanh đến bên cạnh xe ngựa, trầm giọng bẩm báo, "Đậu sư huynh, khí tức sinh cơ của ba người Thuần Vu sư đệ còn có Lữ sư muội đều biến mất ở đây! Trong đàn truyền đến tin tức, hồn phách ba người bọn họ đã tán, chắc hẳn đã gặp nạn."

Hoắc Triệu Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía cỏ lau rậm rạp ở bên dưới, lại đột ngột xuất hiện dấu vết tổn hại, ánh mắt sắc bén hơi ngưng tụ, thản nhiên gật đầu: "Lục soát."

Nữ tu vội vàng cúi đầu: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, rất nhiều đệ tử Thiên Sinh giáo lần lượt thi triển thuật pháp, lấy ra pháp khí, lấy xe ngựa làm trung tâm, tiến hành điều tra từng tấc ở đầm nước xung quanh.

Hoắc Triệu Cảnh này không chỉ là đệ tử nhập thất của đàn chủ Xuân Đàn, hoàn toàn xứng danh đại sư huynh Xuân Đàn, hơn nữa bắt đầu từ Luyện Khí kỳ đã có chiến tích hiển hách.

Ở trong Xuân Đàn, ngoại trừ những đệ tử Thâm Xuân đã Kết Đan hiếm khi đi ra ngoài, mọi người đều kính trọng nghe theo hắn ta.

Vì vậy, bây giờ ra lệnh một tiếng, không ai dám chậm trễ.

Không lâu sau đã có đồng môn đến đây bẩm báo: "Đại sư huynh, hiện trường đã bị người ta cố ý dọn dẹp qua, không có dấu vết gì."

Hoắc Triệu Cảnh nhíu mày, nói: "Bọn họ đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ tu trước đó tiến lên bẩm báo; "Đại sư huynh, trước khi bọn họ lên đường đã từng nói, thăm dò được gần đây Hành Lô phường thị xuất hiện một gốc Hoàng Tuyền Mộc, dự định hiến nó cho đại sư huynh."

Lúc nữ tu này nói chuyện, đồng môn xung quanh đều ngoan ngoãn, không dám mở miệng.

Trong lòng Hoắc Triệu Cảnh hiểu rõ, chỉ sợ những sư đệ sư muội này đều từng làm việc lấy danh nghĩa hiến vật quý cho hắn ta, rêu rao bắt chẹt bên ngoài. Trước mắt có người chết vì việc này, tất nhiên lo lắng hắn ta nhân cơ hội nổi giận truy tra.

Nói thẳng ra, Hoắc Triệu Cảnh không có hứng thú với Hoàng Tuyền Mộc.

Thứ này là bảo bối với gia tộc Trúc Cơ, lấy xuất thân của hắn ta, nếu muốn có thể lấy được thứ tốt hơn bất cứ lúc nào.

Ngược lại cái chết của ba vị sư đệ sư muội này khiến hắn ta hơi ngạc nhiên: "Nơi đây có ai dám ra tay với đệ tử Trọng Xuân ở Xuân Đàn ta sao?"

Đám người không dám lên tiếng, vẫn là nữ tu kia nhẹ nhàng nói: "Người bên trong Hành Lô phường thị nói, đội xe Mai thị đang vận chuyển Hoàng Tuyền Mộc thuộc gia tộc của một lão đệ tử Trọng Minh tông, lần này để bảo đảm không xảy ra chuyện không may đã cố ý mời nội môn đệ tử Trọng Minh tông đến đây hộ tống."

"Vì thế đội xe Mai thị trốn trong Hành Lô phường thị nhiều ngày, chờ sau khi nội môn đệ tử Trọng Minh tông đến mới vội vàng xuất phát."

"Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba vị sư đệ sư muội đều bị đệ tử Trọng Minh tông làm hại."

"Nếu không, tán tu bình thường căn bản không dám bất kính với môn nhân Thánh giáo ta; dù có người tham tiền ra tay cướp đoạt, cũng không dám mưu hại tính mệnh đệ tử Thánh giáo ta!"

Hoắc Triệu Cảnh nhắm mắt lại, từ tốn nói: "Trọng Minh tông? Dám giết người của ta, có biết cụ thể là vị đồng đạo nào không?"

Nữ tu kia lắc đầu: "Người tới rất lạ mặt, không phải những người thường xuyên đi lại bên ngoài của Trọng Minh tông, đến nay bên phường thị cũng không hiểu ra sao."

"Thế nhưng, chắc không có lai lịch gì."

"Nếu không, đã biết đại sư huynh ở gần đây, sao lại không đưa lên danh thiếp bái phỏng?"

"Chỉ là một gốc Hoàng Tuyền Mộc, nếu nội môn đệ tử Trọng Minh tông đã thành danh, hoặc là môn sinh đời sau của một vị tiền bối cao nhân ở Trọng Minh tông, sao đại sư huynh lại không nể mặt chứ."

Chương 457: Để lộ hành tung (2)

"Tất cả mọi người là người trong Thánh môn, đã ngồi ngang hàng, cần gì phải chém giết."

"Vì vậy, ta nghi ngờ là người xuất thân hàn vi vừa trở thành nội môn đệ tử, còn đang điều tra tên tuổi thân phận cụ thể."

"Đuổi theo là biết." Hoắc Triệu Cảnh cười lạnh một tiếng, nói, "Điều tra xem bọn họ đi hướng nào?"

"Đại sư huynh, người đi đường này hơi gian xảo." Nữ tu nói, "Hắn xóa vết tích rất triệt để, dù là Truy Tung Phong cũng khó có thể truy tung."

"Thế nhưng, mục đích trong chuyến đi này của bọn họ là vì hộ tống yêu sủng và Hoàng Tuyền Mộc trở về tổ trạch Mai thị."

"Trên con đường từ Hành Lô phường thị đến tổ trạch Mai thị có vài chỗ hiểm địa, không phải có quỷ vật Kết Đan kỳ chiếm cứ, cũng có chướng khí mọc lan tràn, Trúc Cơ trung kỳ đi qua cũng có thể xảy ra chuyện."

"Dù người Trọng Minh tông có tu vi xuất chúng, đội xe Mai thị còn không có cả một người Trúc Cơ, quyết không thể đi qua."

"Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn ba con đường."

"Thứ nhất, sau khi rời khỏi đầm nước, chọn tuyến đường đi qua đường mòn Mân Sơn, sau khi vượt qua Mân Sơn là địa giới Trọng Minh tông, sau đó chuyển hướng Đông Nam, vượt qua Sướng Xuyên, trải qua U Nguyên, sẽ đến tổ trạch Mai thị."

"Thứ hai, theo đầm nước đi trăm dặm về phía nam, vào Ngân Sa hà, cuối cùng tụ hợp vào Sướng Xuyên, phần sau cũng giống con đường thứ nhất."

"Thứ ba là tiến về Tuyên gia bảo, đi ngang qua Tinh Thần Nguyên Dã từ phía sau Tuyên gia bảo, lại qua Tước Tịch hạp, sau khi đi vòng một đoạn đường cũng có thể đến tổ trạch Mai thị."

Hoắc Triệu Cảnh nghe vậy, từ tốn nói: "Chia ra ba đường truy kích, đối phương có thể giết chết ba vị sư đệ sư muội Đậu Vãn, chắc hẳn thực lực không tầm thường."

"Sau khi các ngươi phát hiện tung tích dấu vết, đừng đánh cỏ động rắn, lập tức dùng phù lục truyền âm của tông môn."

"Ta sẽ nhanh chóng đuổi tới."

Rất nhiều đồng môn vội vàng đáp lời.

...

Trong Huyết Khôi Kiệu.

Bùi Lăng khép hờ hai mắt, quanh người phun trào chân nguyên, đang tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Linh khí bị cưỡng ép hút tới từ bốn phương tám hướng, tranh nhau chen lấn tràn vào kinh mạch của hắn, bị thôn phệ từng chút một, sau đó trải qua sự thổ nạp đặc thù để tăng cao tu vi.

Ở bên ngoài, mỗi người trong đội xe Mai thị đều cảm thấy quanh người có linh khí mỏng manh, ánh mắt đều kính sợ lại hâm mộ nhìn về phía Huyết Khôi Kiệu.

Nửa ngày sau, hoàn thành một lần tu luyện, Bùi Lăng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lại không có chút vui mừng nào.

Trên con đường hộ tống có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào.

Vì vậy hắn không thể dùng hệ thống uỷ thác, chỉ có thể tự mình tu luyện.

Nhưng hiệu suất tự mình tu luyện thật sự quá thấp!

Dù cũng sử dụng Vô Mộng Tán, hắn cần cù chăm chỉ tu luyện tới hiện tại, gần như có thể bỏ qua sự tăng trưởng của chân nguyên.

Cứ theo tốc độ này, nếu không sử dụng hệ thống uỷ thác, có lẽ ít nhất cũng phải vài chục năm mới có thể tiến vào Trúc Cơ trung kỳ.

Đương nhiên, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, tốc độ này đã rất nhanh.

Nhưng Bùi Lăng là thiên kiêu Trọng Minh tông, hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, thiên tài luyện đan sư, vài chục năm từ Trúc Cơ sơ kỳ đến Trúc Cơ trung kỳ?

Đây là bắt đầu mô phỏng phế vật gì?

Không cần suy nghĩ!

Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, trở lại động phủ Thúy Lỗi sơn, hắn muốn mở lò luyện chế số lượng lớn Vô Mộng Tán, trực tiếp dùng hệ thống uỷ thác mười năm tám năm, tu luyện tới Kết Đan mới xuất quan.

Vào lúc này, Kim Tố Miên đột nhiên truyền âm cho hắn: "Mạch chủ, đằng sau có người theo dõi!"

Bùi Lăng lập tức rời khỏi Huyết Khôi Kiệu.

"Xảy ra chuyện gì?" Bùi Lăng hỏi.

"Tham Tra Tử phù mà ta bố trí ở phía sau đã bị người ta chạm đến, người tới vô cùng cẩn thận, chỉ chạm vào một lá." Kim Tố Miên vội vàng nói, "Tham Tra Tử phù mà ta dùng là do đường tỷ đặc biệt chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này của ta. Sau khi bố trí loại bùa chú này, có thể ghi chép khí tức những sinh linh đi ngang qua nó."

"Sau đó truyền lại cho mẫu phù."

Nàng nói xong, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức xuất hiện một sa bàn cỡ nhỏ ở trước mặt, bên trong hiện ra lấm tấm điểm sáng màu xanh lục, điểm sáng màu đỏ duy nhất đặc biệt nổi bật.

Nhìn vị trí điểm sáng màu đỏ cách đội xe cũng không bao xa.

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, chắc chắn là người Thiên Sinh giáo đuổi tới!

Thế là phân phó: "Tăng tốc."

Ở nơi xa phía sau đội xe Mai thị.

Bốn tên tu sĩ áo bào trắng cài kim quan nhìn tấm phù lục như một mảnh lá khô trước mặt, hơi thay đổi sắc mặt.

"Tham Tra Tử phù!" Một tu sĩ áo bào trắng cài kim quan nhíu mày, nhìn về phía đồng bạn trách móc, "Dặn ngươi cẩn thận một chút, vì sao vẫn lỗ mãng như thế?"

"Đại sư huynh đã phân phó, không được đánh cỏ động rắn."

"Người Trọng Minh tông cũng được xếp vào chín môn phái lớn giống Thánh giáo ta, sao thủ đoạn của đệ tử có thể giống tán tu chứ!"

"Nhưng ngươi vẫn sơ suất như vậy, nếu lúc này đội xe Mai thị bỏ trốn mất dạng, chờ đại sư huynh đuổi đến, ngươi và ta phải ăn nói như thế nào!"

Tu sĩ vô ý chạm vào Tham Tra Tử phù thản nhiên nói: "Đây là thiên ý. Huống chi, đại sư huynh có thủ đoạn thế nào, chỉ cần biết đội xe Mai thị đi con đường này là đủ."

Chương 458: Đi ngược về

"Ngươi nói vậy, chẳng lẽ không tin thực lực của đại sư huynh?"

"Được rồi, đừng tranh cãi nữa." Thấy hai người lại sắp cãi cọ, hai người khác giảng hòa, "Hôm nay đội xe Mai thị đã bị đại sư huynh để ý. Nhanh chóng thông báo cho đại sư huynh đi, đừng làm hỏng việc!"

Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã lấy ra Truyền m Phù thông báo cho Hoắc Triệu Cảnh.

Truyền m Phù vừa sáng lên, bên trong đã truyền đến giọng nói của Hoắc Triệu Cảnh: "Phát hiện đệ tử Trọng Minh tông?"

"Hồi đại sư huynh." Nghe vậy, bốn người vội vàng cung kính nói, "Đại sư huynh đoán không sai, chúng ta phát hiện đội xe Mai thị ở đường mòn Mân Sơn. Đệ tử Trọng Minh tông đi theo hộ tống ngồi trong huyết kiệu, đi ngay bên cạnh đội xe."

Hoắc Triệu Cảnh hài lòng nói: "Rất tốt! Khoảng một canh giờ ta sẽ đuổi tới nơi, các ngươi tiếp tục đi theo đội xe, nếu hướng đi của hắn khác thường, phải bẩm báo kịp lúc."

"Chú ý giữ một khoảng cách, đừng tùy tiện hành động."

Bốn người đồng thanh đáp lời.

Ánh sáng Truyền m Phù nhanh chóng bị dập tắt.

Lúc này, bọn họ phát hiện đội xe bắt đầu tăng tốc độ, lập tức tăng tốc theo sát ở phía sau, chỉ là dựa theo phân phó của Hoắc Triệu Cảnh cũng không dám áp sát quá gần, vẫn duy trì một khoảng cách mà bọn họ tự nhận là khá an toàn.

...

Sau nửa canh giờ.

Bởi vì trong lần tập kích trước đó tộc nhân Mai thị đã tử thương nặng nề, cộng thêm mang theo Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, dù là Mai Khả Thu tự mình tiếp nhận trường tiên trong tay tộc nhân, thường xuyên quất roi lôi kéo U Hồn, nhưng U Hồn phát ra từng tiếng gào thét đau khổ, tốc độ tăng lên lại có hạn, mãi không cắt đuôi được đám người theo sau.

Kim Tố Miên vội la lên: "Mạch chủ, bọn họ còn ở đằng sau!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, đã qua nửa canh giờ vẫn luôn đi theo phía sau, không dám trực tiếp ra tay với bọn họ...

Nếu hắn đoán không sai, thực lực của đám đệ tử Thiên Sinh giáo đang đi theo cũng không mạnh.

Hơn phân nửa cũng chênh lệch không nhiều với thực lực ba người Đậu Vãn.

Không dám giết lên, lại vẫn theo đuôi ở phía sau không muốn rời đi, chắc có viện binh mạnh mẽ đang đuổi theo!

Ví dụ như, Hoắc Triệu Cảnh đại sư huynh Xuân Đàn Thiên Sinh giáo trong miệng nữ tu kia!

Nghĩ tới đây, suy nghĩ Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nói với Kim Tố Miên: "Các ngươi tiếp tục đi tới!"

Kim Tố Miên khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng đã thấy huyết quang lóe lên, Bùi Lăng thôi động Huyết Quỷ độn pháp đã chạy về phía sau.

Ngọc Tuyết Chiếu còn tiếp tục đi theo đội xe, nó rất bất mãn, Cẩu chủ nhân để nó bảo vệ ba người Kim Tố Miên nên nó không thể ngủ, quan trọng nhất là ba người này còn không chủ động dập đầu tạ ơn nó!

Ở phía sau, bốn người Thiên Sinh giáo thấy Bùi Lăng đi ra từ bên trong Huyết Khôi Kiệu, sau khi nói mấy câu với nữ tu bên cạnh rồi liếc nhìn bọn họ, bóng dáng lập tức biến mất khiến bọn họ cảm thấy không ổn.

Đang muốn lui lại đã thấy một đạo Huyết Ảnh như mộng như ảo, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh bọn họ, Bùi Lăng mặt không biểu cảm, không che giấu chút sát cơ nào, trường đao ra khỏi vỏ, đã ngăn cản ở phía sau bọn họ!

Sắc mặt bốn người đều thay đổi, tốc độ bay thật nhanh!

Bọn họ không hề do dự, gần như đồng thời co chân chia ra chạy trốn bốn phương tám hướng.

Lúc này, Bùi Lăng đã mở ra 【 Linh Mục thuật 】 , lập tức nhìn ra khí tức của bốn người này tương tự với ba vị đệ tử Thiên Sinh giáo trước đó, không sai được, bốn người này đều là đệ tử Thiên Sinh giáo!

Vù!

Hắn lại vận chuyển Huyết Quỷ độn pháp, sau khi đuổi kịp một người trong số đó, Bùi Lăng lập tức chém Cửu Phách Đao trong tay xuống!

Phốc!

Đầu người bay ra, không đợi thi thể rơi xuống đất, Bùi Lăng dùng Hàn Tủy Hỏa đốt sạch sẽ thi thể.

Ngay sau đó, hắn lại đuổi theo người thứ hai...

Chỉ chốc lát sau, ba người Thiên Sinh giáo còn lại cũng bị Bùi Lăng chém dưới đao.

Hắn không đoán sai, thực lực của đám đệ tử Thiên Sinh giáo đuổi theo này còn kém hơn ba người Đậu Vãn một chút, hắn rất nhẹ nhàng giải quyết bốn người.

Sau khi cất kỹ túi trữ vật của bốn người, Bùi Lăng cũng không có thời gian dọn dẹp hiện trường, lập tức đuổi kịp đội xe.

Thấy Bùi Lăng đã trở về, Kim Tố Miên lập tức hỏi: "Mạch chủ, tình huống như thế nào?"

"Đúng là đệ tử Thiên Sinh giáo, nhưng đã bị ta giải quyết, chắc chắn bọn họ vẫn còn viện binh phía sau!" Bùi Lăng trầm giọng nói, "Vừa rồi chúng ta chậm trễ lâu như vậy, chắc chắn viện binh phía sau sẽ đuổi theo ngay!"

Nghe vậy, Kim Tố Miên cau chặt hàng mày thanh tú, bọn họ cần vận chuyển Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, không thể bỏ hai vật này vào trong túi trữ vật.

Hơn nữa pháp khí phi hành của bọn họ cũng không chứa nổi hai vật này.

Tốc độ bây giờ đã là cực hạn, nếu lại có người Thiên Sinh giáo đuổi theo, tất nhiên lại là một trận ác chiến.

Đến lúc đó không nói những thứ khác, nếu dư chấn đấu pháp làm hư hại vật cần hộ tống, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại!

"Mạch chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Kim Tố Miên hỏi.

Bùi Lăng suy nghĩ sơ qua, nói: "Có hai cách, một là bày trận ngay tại chỗ, chờ Thiên Sinh giáo tới sẽ giải quyết tất cả truy binh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã!"

Chương 459: Đây là may mắn của Mai thị ta!

"Hai là đi ngược về!"

Con đường từ Hành Lô phường thị đến Mai thị, có tổng cộng ba con đường mà người thực lực Kết Đan trở xuống có thể đi.

Bây giờ bọn họ lựa chọn đường mòn Mân Sơn nằm ở giữa ba con đường này.

Bên trái là nơi ở của quỷ vật Kết Đan kỳ, bên phải là tuyệt cảnh chướng khí mọc lan tràn, không phải tu sĩ Kết Đan sẽ không dám tùy tiện tiến vào hai nơi này.

Nhưng lúc xem xét bản đồ vào trước đó, Bùi Lăng chú ý tới mặc dù ở giữa ba con đường có hai nơi này ngăn cách, lại không phải hoàn toàn không thể đi qua.

Bọn họ đã xóa đi dấu vết khi giao thủ trong đầm nước.

Thiên Sinh giáo không thể xác định phương hướng của bọn họ nhanh như vậy.

Nói vậy, không nên điều động bốn tên có thực lực không bằng ba môn nhân Đậu Vãn đi trước một trước, phải là viện binh mạnh trực tiếp đuổi theo mới đúng!

Cho nên, sở dĩ đối phương nhanh chóng đuổi kịp đội xe như vậy, hơn phân nửa là chia ra ba đường để truy tung!

Viện binh mạnh của bọn họ cũng tùy ý chọn một con đường để điều tra, nếu đi nhầm sẽ có đồng bọn báo tin, có thể đổi đường bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, lúc xuất phát, sở dĩ Bùi Lăng lựa chọn đường mòn Mân Sơn cũng vì thuận tiện đổi đường lúc xảy ra biến cố!

Lúc này hắn vừa nhớ lại địa đồ vừa phân tích, "Với vị trí hiện tại của chúng ta, nếu viện binh Thiên Sinh giáo đã nhận được tin tức muốn đuổi theo. Hoặc là chặn đứng đường đi của chúng ta ở m Phong khẩu cách trăm dặm trước mặt."

"Hoặc là quay về Hành Lô phường thị từ con đường đang đi, rồi tiếp tục đuổi theo từ phía sau."

"Dựa theo khoảng cách hiện tại của chúng ta, nếu đuổi theo từ phía sau, không tốn khoảng thời gian một ngày thì không thể bắt kịp."

"Vì vậy nếu không có nguyên nhân nào khác, chắc chắn người Thiên Sinh giáo sẽ chờ chúng ta ở m Phong khẩu!"

"Trong tình huống này, chúng ta đi ngược về sẽ càng an toàn hơn."

Sau khi Kim Tố Miên nghe xong, không chút do dự gật đầu nói: "Vâng. Mạch chủ, ta sẽ đi thông báo cho đội xe!"

Dù sao, nàng là đệ tử một mạch Kiêm Tang, Bùi Lăng lại là mạch chủ, hiển nhiên đến khi gặp chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của mạch chủ.

Vài lúc này, xe ngựa có yên hà quanh quẩn đang nhanh chóng rong ruổi qua dãy núi chập trùng.

Hoắc Triệu Cảnh cầm lưu ly trản trong tay, đang nghỉ ngơi uống linh tửu trong lúc nhanh chóng bay lượn, đột nhiên khuôn mặt tối sầm lại!

Hắn ta cảm giác được, bốn tên sư đệ sư muội vừa phát hiện hành tung đệ tử Trọng Minh tông đã thân tử đạo tiêu!

"Răng rắc."

Lưu ly trản lập tức bị bóp thành bột mịn.

Sắc mặt Hoắc Triệu Cảnh âm trầm, nhưng trong lòng rất tỉnh táo.

Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể ngo ngoe muốn động, dường như sẽ bắt đầu tự vận chuyển bất cứ lúc nào. Hoắc Triệu Cảnh nhắm mắt lại, cưỡng ép đè xuống ảo giác như muốn đột phá này.

Sau nửa canh giờ, đường mòn Mân Sơn.

Đây là một con đường nhỏ kẹp ở giữa vách núi, bị người lấy đại pháp lực mở ra, có thể để dị thú đi ngang qua.

Tên gọi này xuất phát từ việc luôn có thể thấy được nhiều đám hoa dại màu đỏ rực ở bên đường.

Loại hoa cỏ vô danh này vô dụng với tu sĩ, vì vậy ngày thường đầy khắp núi đồi, cũng không có ai để ý tới.

Xe ngựa dừng lại trước một bãi máu.

Trong xe, Hoắc Triệu Cảnh chậm rãi mở mắt ra, căn cứ vào cảm ứng, cuối cùng hắn ta đã đến nơi mà bốn vị sư đệ sư muội kia chiến tử.

Khác với ba người Lữ Yến Nê, hiển nhiên lần này đối phương không kịp xử lý dấu vết.

Hắn ta rời khỏi xe ngựa, đi một vòng ở chung quanh, suy đoán đại khái quá trình đồng môn gặp nạn.

Vết đao ở bốn phương tám hướng rõ ràng cho thấy các sư đệ sư muội rất nghe lời.

Căn bản không có bất kỳ lơ là sơ suất gì, lúc phát hiện đệ tử Trọng Minh tông sắp ra tay đã lập tức chia ra bỏ chạy.

Nhưng nhìn từ khoảng cách, hành động của bọn họ chỉ thoáng kéo dài tốc độ tàn sát của đối phương.

Trong vết đao vẫn còn sót lại đao ý bá đạo lạnh thấu xương.

Không thấy thi hài ở xung quanh, chỉ còn lại vết máu.

Bốn đao.

Đệ tử Trọng Minh tông chỉ dùng bốn đao để giải quyết bốn vị sư đệ sư muội của hắn ta!

Đây là đơn phương nghiền ép, bốn tên đệ tử Trọng Xuân Thiên Sinh giáo không thể chống đỡ một chút nào ở trước mặt đối phương!

Sắc mặt Hoắc Triệu Cảnh âm trầm, suy nghĩ thay đổi thật nhanh.

Hiện tại vấn đề là, hắn ta đi ngang qua hiểm địa từ m Phong khẩu để tiến vào đường mòn Mân Sơn, vì sao dọc theo con đường này lại không gặp phải đội xe Mai thị?

Theo lý mà nói, đội xe Mai thị áp tải Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, tốc độ có hạn, căn bản không thể đi qua m Phong khẩu trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Chẳng lẽ lại chạy ngược về?

Nghĩ tới đây, Hoắc Triệu Cảnh nhíu mày, có được thực lực này đã có tư cách đánh với hắn ta một trận, nhưng không biết vì sao vị đệ tử Trọng Minh tông kia còn muốn tránh hắn ta?

Đúng vào lúc này, đệ tử Thiên Sinh giáo ở con đường thứ ba đuổi tới.

"Đại sư huynh!" Thấy Hoắc Triệu Cảnh, đám người vội vàng hành lễ.

Hoắc Triệu Cảnh khẽ gật đầu, chợt nói: "Chắc đệ tử Trọng Minh tông đã chạy ngược về."

Chương 460: Đây là may mắn của Mai thị ta!

"Bây giờ chúng ta đuổi theo, chưa chắc có thể kịp chặn đứng bọn họ trước khi bọn họ rời khỏi đường mòn Mân Sơn."

"Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ chọn hai con đường còn lại."

"Ta không thích chơi trò chơi trốn tìm này."

Nói đến chỗ này, Hoắc Triệu Cảnh cười lạnh, "Bọn họ hộ tống đội xe Mai thị, nói cách khác dù giữa chừng đổi đường như thế nào, che giấu tung tích như thế nào, cuối cùng đều phải tiến về tổ trạch Mai thị!"

"Đã vậy, chúng ta cứ đợi sẵn ở tổ trạch Mai thị!"

"Vâng!" Rất nhiều đệ tử Thiên Sinh giáo vội vàng đáp.

Hoắc Triệu Cảnh ngồi vào xe ngựa, nhìn vết đao bên dưới một cái, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Lần này người của Trọng Minh tông có thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, đối phương không nên đối đầu với hắn ta!

...

Sau khi ăn rất nhiều đan dược chữa thương, thương thế của Mai Khả Thu đã khôi phục hơn phân nửa.

Chỉ là, trên mặt hắn ta vẫn không có chút vui mừng nào, mà lo lắng đánh giá Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc trong đội xe.

Sau khi trong lòng giãy giụa một lúc lâu, nghĩ đến lão tổ đã căn dặn trước khi đi, Mai Khả Thu cắn răng một cái, nhanh chóng đi đến bên cạnh Bùi Lăng.

Thấy Mai Khả Thu tới gần, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Có chuyện gì?"

"Bùi mạch chủ." Mai Khả Thu lấy lại bình tĩnh, lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "Lão tổ... Thật ra đã phân phó, nếu đường xá quá hung hiểm. Có thể nhường... Hoàng Tuyền Mộc!"

Nói xong, hắn ta vội vàng bổ sung, "Chỉ cần có thể đưa Tam Thủ Dực Lang hoàn hảo không chút tổn hại về trong tộc, vẫn coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này!"

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi mỉm cười.

Bây giờ gia tộc Mai thị không có người kế tục, một khi lão gia chủ Trúc Cơ hao hết thọ nguyên, trong gia tộc to như vậy lại tìm không ra người thứ hai có chiến lực Trúc Cơ!

Loại tình huống này, gia tộc suy sụp là việc nhỏ, làm không tốt sẽ gặp tai họa cửa nát nhà tan ngay trước mắt.

Cho nên so với loại tài nguyên có thể bồi dưỡng hậu bối trong tộc, nhưng khó thấy hiệu quả trong thời gian ngắn như Hoàng Tuyền Mộc, Tam Thủ Dực Lang có chiến lực Trúc Cơ này sẽ quan trọng hơn.

Vị lão Trúc Cơ gia tộc Mai thị kia suy nghĩ rất rõ ràng, cũng nỡ từ bỏ.

Chỉ là, hiện tại đã có khoảng bảy đệ tử Thiên Sinh giáo chết trong tay hắn.

Dù thế nào cũng không có chuyện chỉ bỏ ra một gốc Hoàng Tuyền Mộc đã có thể khiến đối phương dừng tay!

"Ta tự có quyết định." Bùi Lăng từ tốn nói, đám người Thiên Sinh giáo đang đuổi giết bọn họ, chắc là vị Hoắc Triệu Cảnh Trúc Cơ hậu kỳ kia.

Chỉ cần tránh những người này, đệ tử Thiên Sinh giáo khác không làm gì được hắn!

Đã vậy, cần gì nhường ra bảo vật, cúi đầu cầu xin tha thứ?

Thấy thái độ Bùi Lăng kiên định, Mai Khả Thu không dám nhiều lời, đành phải lui về trong đội xe.

Sau đó, đội xe tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, Bùi Lăng luôn đề phòng Hoắc Triệu Cảnh đuổi theo, cho nên thu hồi Huyết Khôi Kiệu, cũng canh giữ ở bên cạnh đội xe một tấc không rời giống ba người Kim Tố Miên,

Để tránh không kịp đón địch.

Mấy canh giờ sau, đội xe thuận lợi trở về lối vào đường mòn Mân Sơn.

Bùi Lăng không nói hai lời, dẫn theo đám người lựa chọn tiến về Tuyên gia bảo.

Từ phía sau Tuyên gia bảo, đi ngang qua Tinh Thần Nguyên Dã, đi Tước Tịch hạp, sau khi đi vòng một đoạn đường đã đến tổ trạch Mai thị.

Hơn nữa vị trí Tuyên gia bảo đã là địa bàn của Trọng Minh tông.

Dù Hoắc Triệu Cảnh dám đuổi theo, cũng chắc chắn có điều kiêng dè, không dám dây dưa.

Điều đáng lo nhất trên con đường này, là có thể đến Tuyên gia bảo trước khi bị Hoắc Triệu Cảnh đuổi kịp hay không.

Vì vậy, trong năm ngày tiếp theo, Bùi Lăng cũng tốt, ba người Kim Tố Miên cũng được, tộc nhân Mai thị còn lại... Đều tinh thần căng cứng.

Nhưng Thiên Sinh giáo lại như đột nhiên biến mất, cho đến khi bọn họ hoàn toàn tiến vào địa giới Trọng Minh tông, cách gia tộc Mai thị chỉ có lộ trình một hai ngày, vẫn không thấy ai đuổi theo.

Đây là có chuyện gì?

Chẳng lẽ sau khi bị giết bảy người đã thấy sợ rồi?

Chỉ có một mình Bùi Lăng cảm thấy kỳ quái, bầu không khí cả đội xe vốn luôn căng thẳng cũng dần cảm thấy thoải mái hơn.

Ánh mắt Mai Khả Thu nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy vẻ kính sợ: "Bùi mạch chủ đúng là thiếu niên anh tài!"

"Thiên Sinh giáo coi trọng xuất thân, người có xuất thân hậu đãi tự xưng là huyết mạch cao quý, từ trước đến nay chỉ cho phép ta phụ người, không cho người phụ ta."

"Có thể gọi là có thù tất báo."

"Chẳng ngờ hôm nay lại bị thần uy của Bùi mạch chủ chấn nhiếp mà giậm chân tại chỗ, thật sự là việc hiếm thấy!"

"Lần này Mai thị ta được Bùi mạch chủ trợ giúp, thật sự là phúc phận không suy, khí vận liên miên!"

"Đây là may mắn của Mai thị ta!"

Nghe vậy, Đái Bạch Thì nói: "Trên dưới ngoại môn Thánh tông đều hiểu rõ uy phong của mạch chủ. Mạch chủ chịu đến giúp Mai thị, đúng là tổ tiên tích đức."

"Không sai!" Nghiêm Ngọc Minh vội nói tiếp, "Mặc dù Thiên Sinh giáo ngồi ngang hàng với Thánh tông ta, nhưng cũng phải xem lần này người đến là ai! So sánh với thực lực tu vi của mạch chủ, cái người được gọi là đại sư huynh Xuân Đàn đó cũng chỉ thế mà thôi!"

Chương 461: Hệ thống tu chân trí năng 2.0 (1)

Hai người ngươi một lời ta một câu, trong khoảnh khắc đã khen Bùi Lăng lên tận trời.

Kim Tố Miên lại không nói câu nào, cúi đầu chỉnh lại dải lụa mặt ngọc tiên nhân cưỡi cá voi treo ở bên hông.

Trải qua những ngày ở chung, nàng đột nhiên cảm giác được, mặc dù Bùi Lăng này thường xuyên làm ra hành động không ai có thể hiểu được, nhưng thực lực thật sự xuất chúng.

Lấy lực lượng một người dọa kẻ địch mạnh Thiên Sinh giáo cùng là Ma môn cự phách phải lùi bước, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm!

Hơn nữa là người rất có trách nhiệm, sau khi nhận nhiệm vụ cũng không bị Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh mê hoặc, đổi ý ra tay với Mai thị, mà tận tâm tận lực che chở đội xe.

Nghĩ đến trước khi lên đường, u Dương sư tỷ tự mình lộ ra, vốn Bùi Lăng vừa Trúc Cơ không muốn rời tông, lại nghe nói nàng đang cần gấp đan hỏa, lúc này mới phá lệ hứa hẹn đi chuyến này.

Bàn tay trắng nõn nghịch dải lụa, trong lòng lại cảm thấy rất bối rối, Kim Tố Miên đột nhiên cảm thấy, hình như đủ loại tin đồn về nàng và Bùi Lăng ở ngoại môn cũng không ghê tởm như vậy...

Lúc đầu Bùi Lăng còn cảm thấy có phải có chỗ nào đó không đúng hay không, nhưng nghe Mai Khả Thu và hai tên sư đệ ngươi một lời ta một câu lấy lòng, hình như cũng có chuyện như vậy?

Bây giờ Thiên Sinh giáo không đuổi theo là bị hắn giết sợ!

Hình như trong vòng tuyển chọn Nam Vực trước đó, có một khoảng thời gian khá dài không ai đến hỏi thăm lôi đài số năm của hắn.

Đệ tử Ma môn tàn bạo thì có tàn bạo nhưng cũng không ngốc.

Quả nhiên, thế giới này đều là cường giả vi tôn!

Trọng Minh tông Thẩm Già, Tần Khánh có thể khom mình lấy lòng, bưng trà rót nước ngay lần đầu gặp mình; tất nhiên người trong Thiên Sinh giáo cũng có thể lâm trận lùi bước, không giải quyết được gì.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đang muốn khiêm tốn trả lời hai câu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 2.0 hoàn tất thăng cấp!"

"Leng keng! Lần thăng cấp này chữa trị tất cả vấn đề..."

"Chữa trị vấn đề một: Căn cứ vào đánh giá kém của ký chủ, lúc uỷ thác tu luyện công pháp sẽ càng trí năng hơn, ngăn chặn càng nhiều điều ngoài ý muốn."

"Chữa trị vấn đề hai: Căn cứ vào đánh giá kém của ký chủ, lúc uỷ thác tu luyện thuật pháp sẽ càng trí năng hơn, ngăn chặn càng nhiều điều ngoài ý muốn."

"Chữa trị vấn đề ba: Căn cứ đánh giá kém của ký chủ, lúc uỷ thác công năng kỹ nghệ, không đủ pháp lực, chân nguyên, linh lực sẽ tự động sử dụng đan dược, đồng thời quá trình tu luyện càng trí năng hơn, ngăn chặn càng nhiều điều ngoài ý muốn."

"Chữa trị vấn đề bốn: Căn cứ đánh giá trung bình của ký chủ, lúc uỷ thác tu luyện công pháp, sẽ gia tăng tặng miễn phí tài nguyên tu luyện."

"Chữa trị vấn đề năm: Căn cứ đánh giá trung bình của ký chủ, lúc uỷ thác tu luyện thuật pháp, sẽ gia tăng tặng miễn phí tài nguyên tu luyện."

"Chữa trị vấn đề bốn: Căn cứ đánh giá trung bình của ký chủ, lúc uỷ thác công năng kỹ nghệ, sẽ gia tăng tặng miễn phí tài nguyên tu luyện."

"Chữa trị vấn đề bảy: Căn cứ đánh giá khen ngợi duy nhất của ký chủ, sau này đột phá tu vi, hệ thống sẽ tặng miễn phí một phần tài nguyên tu luyện mà ký chủ cần nhất."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 2.0 hết lòng trung thành phục vụ ngài, hệ thống của ngài càng trí năng hơn!"

Nghe tiếng nhắc nhở hệ thống thăng cấp thành công, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng lại, hệ thống đã bắt đầu thăng cấp vào ngày hắn Trúc Cơ, sau này trở về Trọng Minh tông tốn năm sáu ngày đi đường, sau đó ở lại trong tông hai ngày, tốn một ngày đến Hành Lô phường thị, hộ tống đội xe sáu ngày... Đến hiện tại vừa tròn nửa tháng.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Trước tiên dừng một chút, nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ."

Mai Khả Thu lập tức lĩnh mệnh, phân phó đội xe dừng lại.

Kim Tố Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh tập trung bên cạnh Huyết Khôi Kiệu.

"Mạch chủ, có phải có tình huống gì không?" Kim Tố Miên trầm giọng hỏi, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh cũng lộ ra vẻ đề phòng.

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Ta muốn tu luyện một trận, các ngươi hộ pháp thay ta."

Ba người vội nói: "Vâng!"

Nói xong, Bùi Lăng lại truyền âm cho Ngọc Tuyết Chiếu: "Vẫn như cũ."

Ngọc Tuyết Chiếu hững hờ nhẹ gật đầu, Cẩu chủ nhân này lại muốn nó đi đẩy hắn...

Sau khi sắp xếp tốt tất cả, Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong kiệu, lần này hệ thống thăng cấp chữa trị bảy vấn đề, chỉ nhìn ý trên mặt chữ ý tứ, ba vấn đề đầu tiên được chữa trị khá có ích cho hắn!

Ngăn chặn càng nhiều điều ngoài ý muốn... Lúc trước mỗi lần hắn sử dụng hệ thống tu luyện đều xảy ra rất nhiều điều ngoài ý muốn, cuối cùng hệ thống thiểu năng đã biết chữa trị vấn đề này!

Nhưng nhìn vấn đề thứ tư đến thứ sáu, nếu hắn không có tài nguyên tu luyện, hệ thống sẽ tặng miễn phí, cho nên sau này hắn dùng hệ thống tu luyện, vẫn nên chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật liệu trước.

Về phần vấn đề thứ bảy, đây không phải chữa trị một vấn đề, mà là một lần thăng cấp đảo ngược trọng đại!

Thế nhưng, hắn có Ngọc Tuyết Chiếu cắt ngang tu luyện giúp hắn, hơn nữa tình huống này cũng chỉ xuất hiện lúc tu vi đột phá, cho nên cũng không phải vấn đề lớn với hắn.

Chương 462: Hệ thống tu chân trí năng 2.0 (2)

"Hiện tại người Thiên Sinh giáo không dám đuổi theo, hệ thống lại vừa hoàn tất thăng cấp, ta dùng hệ thống mới tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 một chút."

"Số lượng Vô Mộng Tán còn nhiều, lần này dùng hệ thống tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , chắc chân nguyên của ta có thể gia tăng rất nhiều."

"Cứ vậy, chắc có thể thi triển 【 Huyết Sát đao phách 】 trong thực chiến..."

"Nếu vậy, dù tiếp theo có xảy ra chuyện bất ngờ gì, ta cũng có thể đối phó..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy Vô Mộng Tán ra, sau đó thì thầm ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần Vô Mộng Tán để tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Vô Mộng Tán, kiểm tra ra là tài nguyên tu luyện thông dụng..."

"Leng keng! Hệ thống gia tăng tặng miễn phí tài nguyên, hệ thống tặng miễn phí một con yêu thú Trúc Cơ kỳ, một cây Hoàng Tuyền Mộc."

Hả?

Trong lòng Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, tình huống này là như thế nào!?

...

Mai gia bảo.

Trong bảo có lầu quan sát san sát, đề phòng nghiêm ngặt.

Bên ngoài là một vòng sông hộ thành, nước sông nặng nề như ngưng kết, lúc gió thổi qua còn không có chút gợn sóng nào.

Thỉnh thoảng có thứ gì đó xẹt qua dưới nước, mang theo một vòng gợn sóng quỷ dị.

Trên tường bảo cao ngất bò đầy linh thực như cây sắn dây, trong cành lá xanh biếc giấu giếm tơ máu, tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt.

Đầu tường, mười mấy khôi lỗi nện bước chân nặng nề, vừa đi vừa về.

Mỗi một bước rơi xuống, dường như toàn bộ bảo cũng hơi chấn động một chút.

Cùng lúc đó, toàn bộ trong bảo có phù văn mơ hồ lấp lóe, tản phát ra từng đợt dao động.

Việc lão tổ tông Trúc Cơ duy nhất của Mai thị gần hết thọ nguyên đã không phải bí mật gì.

Hiện tại, yêu sủng Trúc Cơ kỳ và Hoàng Tuyền Mộc phải táng gia bại sản mới mua được còn chưa đến, đây là lúc Mai thị suy yếu nhất.

Một khi có người đánh vào bảo ngay lúc này, hậu quả khó mà lường được.

Vì vậy, từ lúc đội xe Mai thị bị để mắt tới ở Hành Lô phường thị, toàn bộ Mai gia bảo đã mở ra đại trận hộ tộc, nâng mức cảnh giới lên cao nhất!

Dù sao mọi người đều biết, chỉ cần bây giờ có chút biến cố nào, biết đâu là tai họa sụp đổ.

Trong một lầu quan sát không đáng chú ý, hai tên tộc nhân Mai thị không dám lười biếng, thay phiên dùng thủy kính thuật kiểm tra xung quanh.

Vào lúc này, một cỗ huyết kiệu bay tới từ đằng xa.

Cỗ huyết kiệu này lơ lửng giữa không trung, xung quanh không có người, cứ thế lướt qua.

Tấm bình phong khắc yêu quỷ dạ hành, từng chuỗi độc lâu rủ xuống bốn góc, lấy da người bện thành màn, lại đánh vào trăm tên anh quỷ, hiện lên bức tranh bách anh chơi đùa. Trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng vui cười quỷ dị bén nhọn của anh hài.

Trên đỉnh kiệu chia ra tám mặt, mỗi mặt đều có một khuôn mặt giai nhân tuyệt sắc, khuôn mặt như đang sống, trong mắt chảy ra huyết lệ cuồn cuộn, dường như bị miễn cưỡng lột ra.

Phía sau cùng đóng đinh hai con độc mãng, tuy là mãng xà nhưng tài hoa xuất chúng, trong mắt tràn đầy lệ khí, khí thế cực kỳ hung hãn.

Đằng sau huyết kiệu kéo hai cái lồng sắt to lớn dùng miếng vải đen che lại, trên đó dán đầy phù lục đề phòng bên ngoài nhìn trộm.

Hoắc Triệu Cảnh mặc áo bào trắng cài kim quan, mặt không thay đổi ngồi trong huyết kiệu.

Huyết kiệu này là hắn ta mô phỏng Huyết Khôi Kiệu của Bùi Lăng, tạm thời luyện chế thành.

Dù sao Mai thị là gia tộc thuộc sự quản lý của Trọng Minh tông, đại trận hộ tộc đi ra từ trận phong, không thể khinh thường năng lực phòng hộ.

Nếu trực tiếp xông vào chính diện, lấy tu vi và tài sản của Hoắc Triệu Cảnh, mặc dù chưa hẳn không thể công phá, lại không phải thời gian một sớm một chiều, một khi rơi vào trận chiến trường kỳ, hấp dẫn sự chú ý của Trọng Minh tông cũng không phải chuyện tốt.

Vì vậy, có thể dùng trí, tất nhiên dùng trí vẫn tốt hơn.

Phát hiện có người đến, hai tên tộc nhân Mai thị trong lầu quan sát lập tức nghiêm nghị, vội vàng giơ tay lấy Truyền m Phù bên cạnh, thông báo cho gia lão trong tộc.

Chẳng mấy chốc, trong thư phòng nào đó của Mai gia bảo, trận pháp vận chuyển, dâng lên một thủy kính cực lớn.

Trong kính soi rõ ràng một đoàn người đang đến.

"Huyết kiệu mở đường, dựa theo truyền âm bẩm báo của Khả Thu, chắc là Bùi mạch chủ đến." Sau khi thấy cỗ huyết kiệu kia, trên dưới Mai thị đều thầm thở phào, một tu sĩ lớn tuổi vui mừng nói, "Tính toán thời gian, nếu tất cả thuận lợi, cũng không chênh lệch là bao... Người tới, theo ta ra nghênh đón!"

Có vị gia lão không yên tâm lắm, mở miệng nhắc nhở: "Gia chủ, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, vẫn cẩn thận thì hơn."

"Không sai." Một vị gia lão khác cũng trầm giọng nói, "Bên ngoài đã biết tình hình của lão tổ tông. Những ngày qua, có rất nhiều người âm thầm đến đây thăm dò tộc ta. Thậm chí rất nhiều người có quan hệ thông gia cũng đang mưu đồ."

Chương 463: Lấy giả làm thật

"Đồ đã đến nơi, theo ý ta, không bằng để bọn họ đặt đồ ở ngoài bảo, sau khi đám người để hàng xuống, chúng ta lại phái người đưa hòm xiểng về."

"Nếu vậy, sao chúng ta có thể chắc chắn Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc hoàn hảo không chút tổn hại?" Gia chủ Mai thị nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, "Tuy đệ tử Thánh tông rất mạnh, phẩm hạnh lại vàng thau lẫn lộn."

"Không kiểm hàng ngay trước mặt, sau đó mới phát hiện vấn đề, chỉ sợ Giám Sát điện cũng rất khó làm chủ cho chúng ta."

"Hơn nữa, người nhận nhiệm vụ lần này là mạch chủ tân nhiệm một mạch Kiêm Tang, Bùi Lăng này là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, Thánh tông ban thưởng rất nhiều, tiền đồ rộng lớn. Không cần thiết vi phạm môn quy vì chút đồ của Mai thị chúng ta."

"Dựa theo quy củ Thánh tông, vô duyên vô cớ ra tay với gia tộc thuộc sự quản lý của Thánh tông như chúng ta, dù hắn có được đủ loại phần thưởng của Thi Đấu Ngoại Môn, cũng không đủ để phạt."

"Chúng ta không oán không thù với hắn, Bùi mạch chủ này đâu cần làm việc được không bù nổi mất?"

Lúc đầu đám người vô cùng lo lắng, nhưng nghĩ lại lời nói của gia chủ thấy cũng đúng, mọi người dần thoải mái hơn.

Thế là chỉnh lại vạt áo, đi đến cửa ra vào bảo.

Một lát sau, trên đầu tường bảo, lúc này huyết kiệu đã xuất hiện cách cửa lớn không xa.

Gia chủ vội vàng chắp tay, cất giọng nói: "Là Bùi mạch chủ nội môn Thánh tông sao?"

Bùi mạch chủ?

Trong huyết kiệu, Hoắc Triệu Cảnh cười lạnh một tiếng, chẳng trách có thực lực như vậy, hóa ra là mạch chủ một trong mười ba mạch nội môn Trọng Minh tông!

Thế nhưng, hắn ta đã từng nghe tên của mạch chủ mười ba mạch nội môn Trọng Minh tông, trong đó không có một ai họ Bùi.

Chắc chắn người này mới lên nhậm chức.

Tu vi mạch chủ thượng tam mạch Trọng Minh tông tương đương với đệ tử Thâm Xuân của Thánh giáo, mỗi người đều có thực lực cực mạnh. Nếu là ba vị mạch chủ kia, chưa nói đến việc Mai thị căn bản không mời nổi. Dù bọn họ đột nhiên thấy vui vẻ nhận nhiệm vụ Mai thị, lúc đến Hành Lô phường thị cũng không cần cẩn thận như thế.

Thậm chí, phường chủ Hành Lô phường thị sẽ tự mình ra mặt nghênh đón, cẩn thận chào hỏi.

Nhân vật như vậy, một khi thay thế chắc chắn là chuyện lớn.

Không thể có chuyện bên Thiên Sinh giáo không nghe được chút tin tức nào.

Về phần trung ngũ mạch, cũng không thể khinh thường thực lực của năm vị mạch chủ kia.

Nếu họ Bùi này có thể đánh bại một vị trong đó, trước đó cần gì phải né tránh ở đường mòn Mân Sơn?

Bởi vậy, đối phương chỉ có thể là hạ ngũ mạch.

Hạ ngũ mạch Trọng Minh tông thường xuyên thay đổi vị trí mạch chủ!

"Không sai!" Hoắc Triệu Cảnh từ tốn nói, "Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đã được phong ấn trong hai cái lồng sắt phía sau, kính xin mở ra đại trận, để chúng ta đưa hai vật này vào bảo."

Nghe vậy, gia chủ Mai thị và đám gia lão lập tức dò xét đội xe.

Bùi Lăng mạch chủ đương nhiệm một mạch Kiêm Tang dùng Huyết Khôi Kiệu, ngoại trừ Bùi mạch chủ, còn có ba đệ tử Trọng Minh tông hộ tống đội xe, trong đó hai nam một nữ đều có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất không tầm thường... Trước mắt đều có đủ người.

Lại tính toán thời gian, đội xe sẽ đến trong một hai ngày này.

Chỉ là, vì sao không thấy một người nào trong số tộc nhân Mai thị đi theo?

Nghĩ tới đây, gia chủ Mai thị mở miệng thử dò hỏi: "Bùi mạch chủ, không biết đám người Khả Thu..."

Hoắc Triệu Cảnh hờ hững nói: "Trên đường bị đệ tử Trọng Xuân của Thiên Sinh giáo đánh lén, đã bị hại toàn bộ. Nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ phụ trách bảo vệ Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, sự sống chết của tộc nhân Mai thị ngươi không nằm trong nhiệm vụ của chúng ta!"

Nghe vậy, mặc dù trong lòng gia chủ Mai thị và gia lão đều thấy chua xót bất đắc dĩ, nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Dù sao nói chuyện và hành động như thế, đúng là tác phong của đệ tử Thánh tông!

Vì lý do cẩn thận, gia chủ lập tức nói: "Bùi mạch chủ, không biết có thể để tại hạ xem minh bài của ngươi không?"

Hoắc Triệu Cảnh cười lạnh trong lòng, lập tức lấy ra một vật như ngón tay người sống, hơi cuộn lại rung động.

Trong mấy ngày đi đường, hắn ta cũng tạm thời luyện chế thứ này.

Thoạt nhìn giống hệt minh bài Trọng Minh tông, chỉ là không có bất cứ tác dụng gì.

Nếu đệ tử Trọng Minh tông có mặt ở đây, chắc chắn không lừa được.

Nhưng trong Mai thị này, ngoại trừ vị lão tổ tông sắp chết già kia là đệ tử Trọng Minh tông chính tông, các con cháu khác, bao gồm những gia chủ và gia lão trước mắt, còn chưa từng thấy cả sơn môn Trọng Minh tông!

Trên danh nghĩa là đời sau của đệ tử Trọng Minh tông, trên bản chất lại không khác tán tu là bao.

Chỉ là một người Luyện Khí, sao có thể phát hiện thủ đoạn của hắn ta?

Thế là, Hoắc Triệu Cảnh cong ngón tay búng ra, vật này bay ra từ trong huyết kiệu, xẹt qua giữa không trung, vững vàng rơi xuống tay gia chủ Mai thị.

Sau khi tiếp nhận minh bài, gia chủ Mai thị và đám gia lão cẩn thận đánh giá một lượt.

Thấy chế tác và chi tiết đều không khác với minh bài đệ tử Trọng Minh tông mà bọn họ đã từng thấy, cũng thấy yên tâm hơn, lập tức trả lại minh bài, đồng thời cung kính nói: "Bùi mạch chủ chờ một lát, tại hạ đi mở đại trận."

Chương 464: Thăng cấp đại đảo ngược!

Nói xong, gia chủ Mai thị lấy ra một gia chủ lệnh, đưa vào linh lực, chẳng mấy chốc toàn bộ bảo đã hiện ra rất nhiều đường vân trận pháp.

Cùng lúc đó, trong sông hộ thành ngoài bảo cũng vang lên tiếng động rầm rầm.

Vô số Thủy tộc quỷ dị xuất hiện trong nước sông đặc quánh.

Trong lầu quan sát, rất nhiều phù văn mũi tên đang nhắm thẳng vào huyết kiệu bắt đầu di chuyển nhắm sang chỗ khác.

Rất nhiều cạm bẫy, thuật pháp, trận pháp bị triệt hồi.

Dù sao những ngày qua Mai thị đã thông qua quan hệ của lão tổ tông, nghe ngóng được một chút tính nết của Bùi mạch chủ mới nhậm chức.

Vị này rất coi trọng lễ nghi!

Trước khi chưa xác nhận được thân phận của đối phương, bọn họ cảnh giác đề phòng cũng là chuyện thường tình.

Nếu đã xác định thân phận của hắn, còn để đối phương bị rất nhiều cạm bẫy thuật pháp như vậy bao vây, ai biết có chọc giận đối phương hay không?

Gia chủ Mai thị cũng không muốn nối gót theo Điền Tòng Hoành ở vòng đấu loại Thi Đấu Ngoại Môn.

Sau một lúc lâu, tất cả các lớp đề phòng đều bị triệt hồi, đại trận mở ra.

Sau khi phù văn trên cửa lớn lấp lóe một lát, cũng chậm rãi mở ra.

Huyết Khôi Kiệu không hề do dự, lập tức mang theo ba vị Trúc Cơ tiến vào trong bảo.

Đội xe do khôi lỗi kéo đi cũng theo sát phía sau.

Gia chủ Mai thị, đám gia lão đã sớm đợi sẵn ở cạnh cửa lớn, sau khi thấy huyết kiệu đi vào trong, vội vàng tiến lên hành lễ: "Mai Tri Thu gặp qua Bùi mạch chủ!"

"Ha ha." Một tiếng cười lạnh truyền ra từ bên trong huyết kiệu.

Tộc nhân Mai thị khẽ giật mình, vô thức cảm thấy không đúng.

Nhưng không chờ bọn họ làm ra phản ứng, một nữ tu đứng bên cạnh huyết kiệu đột nhiên đảo mắt, vô cùng quyến rũ mỉm cười xinh đẹp với bọn họ.

Nàng luôn đi theo bên cạnh kiệu, mặc dù trông khuôn mặt xinh đẹp như hoa, nhưng người trong tu hành đều có vẻ ngoài xuất chúng, so sánh ra, nàng cũng không phải hoàn mỹ không một tì vết.

Hơn nữa Mai thị tộc nhân biết nàng là đệ tử Trọng Minh tông, đều không dám mạo phạm.

Chỉ liếc nhìn qua một chút, đã chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

Nhưng trước mắt, ánh mắt mọi người đều chăm chú dính vào trên người nàng, lại không thể di chuyển chút nào.

Chỉ cảm thấy mỗi một hành động, một cái nhăn mày một nụ cười của đối phương đều kéo theo trái tim mình.

Trong thiên hạ, không còn ai xinh đẹp hơn nữ tử này.

Trong lúc này, cũng không còn việc nào quan trọng hơn nữ tử này!

Đám người như si như say, mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ tử này, trong chốc lát xung quanh vắng lặng im ắng, vẻ mặt tất cả đều say mê.

"Dẫn chúng ta đi gặp lão già Mai gia của các ngươi." Nữ tu đã tập mãi thành thói quen với việc này, thản nhiên phân phó.

Nghe vậy, tộc nhân Mai thị biết rất rõ tình huống không thích hợp, nhưng tâm thần đều bị nữ tu này mị hoặc cướp đoạt, cảm thấy chỉ cần có thể nhận được nụ cười của mỹ nhân trước mắt, cái gì cũng đáng giá!

Lập tức tranh nhau chen lấn đi phía trước dẫn đường.

Vì đề phòng kinh động lão gia chủ Mai thị, nữ tu kia ra lệnh đám người ngậm miệng, chỉ cho một mình gia chủ Mai thị mở miệng.

Gia chủ Mai thị nghe vậy vô cùng đắc ý, ân cần nói: "Mời tiên tử đi bên này, vì lão tổ tông nhà ta gần đến thọ nguyên, những ngày qua đều tĩnh dưỡng ở mật thất trong bảo..."

Hắn ta chỉ có tu vi Luyện Khí, tâm chí cũng không thể coi là kiên định, đối mặt với thuật mị hoặc của Trúc Cơ kỳ, căn bản không có chút sức phản kháng nào.

Trên đường đi, không hề che giấu nói thẳng ra tất cả... Bảo khố bí mật, mật thất, mật đạo của Mai gia!

Thậm chí, còn cố hết sức miêu tả thực lực của lão gia chủ một lần.

Những người này không chịu được một kích như thế, Hoắc Triệu Cảnh cũng lười tiếp tục che giấu tung tích, trực tiếp đi ra từ bên trong huyết kiệu, cùng hai vị sư đệ khác đi theo sau lưng đám người Mai thị.

Sau một lát, một đoàn người xuyên qua một cửa thuỳ hoa, tiến vào một vườn hoa đầy hòn non bộ.

Nơi đây có rất nhiều cây cỏ, rậm rạp tươi tốt, hấp dẫn rất nhiều chim tước ong bướm nghỉ lại.

Chính giữa có một hồ cá hình bán nguyệt, linh ngư bơi lội trong ao, rong rêu tươi tốt.

Ngước mắt nhìn ra, hoa nở rộ lá xanh tươi, tôm cá chơi đùa như một bức tranh thủy mặc đậm màu.

Gia chủ Mai thị không hề do dự, đi đến phía trước một bụi kỳ hoa dị thảo, lấy gia chủ lệnh, đánh ra mấy đạo pháp quyết.

Toàn bộ cây cỏ sinh linh trong vườn hoa lập tức khựng lại!

Ngay sau đó, tất cả cảnh vật trước mắt như mặt kính vỡ nát, rầm rầm rớt xuống để lộ ra khung cảnh thật của vườn hoa.

Đây lại là một tiểu viện bò đầy bụi gai dữ tợn, chỉ có vị trí của bọn họ bị phù văn dọn dẹp ra một con đường mòn để ra vào.

Vị trí bụi gai hai bên trải rộng cạm bẫy nguyền rủa, trên tường viện lại được lắp đặt rất nhiều cơ quan nỏ tên.

Phía trên nỏ tên lấp lóe phù văn, cài mũi tên lạnh băng!

Ở cuối cùng đường mòn là một đen hòn non bộ nhánh, trên hòn non bộ lại xuất hiện một cánh cửa khắc đầy phù văn.

Trong cánh cửa có một khí tức đang chầm chậm thức tỉnh.

Phía sau cửa, vốn lão gia chủ Mai thị đang ngủ say, phát hiện cấm chế ở khu vực bế quan bị chạm vào, hai mắt mở ra đang muốn hỏi thăm lý do, đột nhiên con ngươi co rụt lại, tộc nhân đều bị mị hoặc!

Chương 465: Thăng cấp đại đảo ngược! (2)

"Ai!?" Lão gia chủ lạnh lùng quát, toàn thân đột nhiên bộc phát ra khí thế như hung thú, không hề có chút dấu hiệu sắp chết vì thọ nguyên đã tận trong truyền thuyết!

Hoắc Triệu Cảnh híp mắt, nửa bước Kết Đan!

Thì ra là thế!

Đối phương muốn Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, xem ra không chỉ vì gia tộc và hậu bối, hơn phân nửa là muốn đột phá Kết Đan kỳ vào khoảnh khắc cuối cùng khi thọ nguyên sắp tận!

"Mai lão tiền bối, vãn bối đệ tử Trọng Xuân ở Xuân Đàn trong Thiên Sinh giáo, Hoắc Triệu Cảnh!" Hoắc Triệu Cảnh nói, "Hôm nay, thiên ý muốn diệt Mai thị ngươi!"

Nói xong, Hoắc Triệu Cảnh hơi cong khóe miệng lộ ra một nụ cười khát máu, đột nhiên giết về phía lão gia chủ!

Oanh!!!!

...

Đội xe Mai thị.

Trong Huyết Khôi Kiệu, Bùi Lăng thấy cơ thể mình không chịu khống chế đứng lên, đi ra ngoài kiệu.

Trong lòng của hắn cũng không quá bối rối.

Dù sao vừa nãy đã dặn dò Ngọc Tuyết Chiếu làm như lúc tu luyện trước kia, chỉ cần mình rời khỏi kiệu lập tức đẩy hắn một cái.

Như thế có thể lập tức cắt ngang tu luyện!

Quả nhiên, Ngọc Tuyết Chiếu không để hắn thất vọng, ngay lúc hắn bước ra Huyết Khôi Kiệu, bóng trắng lập tức lẻn đến bên cạnh chân hắn.

Nhưng ngay lúc sắp đạp phải hắn, Bùi Lăng đột nhiên tung người một cái, trực tiếp phóng qua Ngọc Tuyết Chiếu, hạ xuống bên cạnh chiếc lồng sắt phong ấn Hoàng Tuyền Mộc.

Ngọc Tuyết Chiếu ngẩn người, vừa rồi Cẩu chủ nhân phản ứng thật nhanh!

Ngay sau đó, nó lại nằm rạp trên mặt đất đi ngủ, đã hoàn thành nhiệm vụ của Cẩu chủ nhân, tiếp theo không có việc của nó.

Trong lòng Bùi Lăng hoảng hốt, tình huống này là như thế nào!?

Vì sao Ngọc Tuyết Chiếu không thể đạp trúng hắn?

Chờ chút! Là hệ thống thăng cấp!

Thì ra là thế, cái gọi là ngăn chặn điều ngoài ý muốn của hệ thống thiểu năng này, không phải ngăn chặn điều ngoài ý muốn do hệ thống tạo thành, mà ngăn chặn điều ngoài ý muốn cắt ngang việc tu luyện của hệ thống!!

Đúng vậy, trong sự phán định của hệ thống thiểu năng này, sở dĩ hắn cho đánh giá kém là vì bị làm phiền khi tu luyện, chứ không phải hệ thống không có đầu óc!

Cho nên, ba vấn đề được chữa trị đầu tiên, cũng là thăng cấp đảo ngược?

Không, không chỉ ba vấn đề trước.

Chỉ cần dùng Vô Mộng Tán tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 là đủ rồi, nhưng hệ thống thiểu năng này đột nhiên tặng cả Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là nội dung thăng cấp thứ tư đến thứ sáu!

Tất cả bảy vấn đề được chữa trị đều là thăng cấp đảo ngược!

Đệt!

Cùng lúc đó, Kim Tố Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh, Mai Khả Thu cùng với tộc nhân Mai thị khác thấy Bùi Lăng đi đến hòm xiểng chứa Hoàng Tuyền Mộc đều không hề để ý, tưởng Bùi Lăng muốn kiểm tra phong ấn Hoàng Tuyền Mộc, nhưng ngay sau đó...

Xoạt!

Bùi Lăng một phát rút ra Cửu Phách Đao, bổ lồng sắt làm hai!

Phong ấn bị phá vỡ để lộ ra Hoàng Tuyền Mộc bên trong, đây là một gốc linh thực nhìn như gốc cây gầy yếu, toàn bộ cây trồng được trồng trong một chiếc bình khắc đầy phù văn, trong bình đầy một loại đất màu đỏ sậm, tản mát ra mùi thi khí như có như không.

Trên cành cây màu nâu mọc lẻ tẻ vài chiếc lá cây màu rỉ sắt, lúc này mỗi một mảnh lá nhọn đều chậm rãi nhỏ xuống giọt nước cực kỳ âm hàn.

Phù lục mới phá, hàn khí đã tản ra xung quanh.

Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Bùi Lăng đi đến bên cạnh Hoàng Tuyền Mộc, ngồi xuống sử dụng một nắm Vô Mộng Tán, sau đó duỗi năm ngón tay ra đặt vào trong thân cây!

"Leng keng! Hoàn thành tặng Hoàng Tuyền Mộc, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm giác được hệ thống điều khiển thân thể hắn, vừa luyện hóa dược lực của Vô Mộng Tán tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , vừa vận chuyển Cấp Linh thuật, trắng trợn hấp thu lực lượng của Hoàng Tuyền Mộc!

Hai bút cùng vẽ như thế, theo việc Vô Mộng Tán bị luyện hóa nhanh chóng cùng Hoàng Tuyền Mộc khô héo, tốc độ tăng trưởng tu vi hắn có thể nhìn thấy bằng mắt trần!

Mọi người lập tức ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng lại, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng không nói cái gì, dường như không xảy ra chuyện gì hết.

Trong mắt Kim Tố Miên thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng lựa chọn im lặng.

Ba tên đồng môn đều thờ ơ với hành động này của Bùi Lăng.

Nhưng sau khi tộc nhân Mai thị trợn mắt hốc mồm lại ngồi không yên.

Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc là do Mai thị táng gia bại sản mới đấu giá được từ Hành Lô phường thị, cái trước liên quan đến an nguy của cả tộc Mai thị sau khi lão gia chủ Mai thị chết; cái sau lại là căn cơ để gia tộc quật khởi!

Mai thị có rất nhiều con cháu, tư chất đều yếu kém.

Dù cố gắng như thế nào cũng không thể làm lão gia chủ hài lòng, thậm chí cho rằng đưa bọn họ vào ngoại môn Trọng Minh tông chỉ là lãng phí tính mệnh.

Dưới tình huống như vậy, ngoại lực có thể giúp đỡ tu luyện rất quan trọng.

Tam Thủ Dực Lang là Trúc Cơ hậu kỳ, dù có ngự yêu huyết khế khống chế bảo vệ, so sánh ra sao có thể đáng tin bằng việc Mai thị lại có một vị Trúc Cơ?

Hiện tại, toàn bộ tích lũy nhiều năm của Mai thị, đều tiêu hao gần như không còn vào lần này.

Chương 466: Tu vi tiến nhanh

Nếu lúc này mất Hoàng Tuyền Mộc, sau này không còn thứ giúp đỡ tộc nhân Mai thị tu luyện, gần như không thể xoay chuyển được việc gia tộc suy sụp!

Vốn lão gia chủ đã lên tiếng, vào lúc nguy cơ có thể từ bỏ Hoàng Tuyền Mộc, nhưng đó là tình thế ép buộc, là bất đắc dĩ.

Nhưng bây giờ, người Thiên Sinh giáo đã rút đi, Bùi Lăng là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông, lại được Lệ chân truyền thưởng thức, chắc chắn không thiếu loại tài nguyên gì, vì sao còn muốn cướp đoạt hy vọng của Mai thị bọn họ?

Nghĩ tới đây, Mai Khả Thu kiên trì tiến lên nói: "Bùi mạch chủ, Hoàng Tuyền Mộc này có giá trị không nhỏ, là vật cần thiết để sau này con cháu Mai thị ta tu hành, cũng là hy vọng để tu vi của tộc ta có thể tăng lên một bậc, kính xin mạch chủ nương tay!"

Nghe vậy, Bùi Lăng rất muốn đồng ý, nhưng hiện tại không có ai đến cắt ngang hắn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tiếp tục rút ra bản nguyên của Hoàng Tuyền Mộc.

Ba người còn lại của Trọng Minh tông đều tưởng Bùi Lăng muốn chiếm Hoàng Tuyền Mộc thành của mình, bởi vậy tất cả đều yên lặng đứng về phía mạch chủ, lạnh lùng nhìn Mai Khả Thu.

Mai Khả Thu thay đổi sắc mặt, xem ra vị Bùi mạch chủ này đã kiên quyết muốn cướp Hoàng Tuyền Mộc!

Lúc hắn ta còn nhỏ đã nghe lão gia chủ miêu tả cuộc sống ở Trọng Minh tông, trong lòng vẫn mong mỏi ao ước được vào Trọng Minh tông. Lại không ngờ, so với đám ngụy quân tử Thiên Sinh giáo luôn nói thiên ý để muốn làm gì thì làm, ma tử Trọng Minh tông càng thêm không kiêng nể gì cả!

Cùng lúc đó, một đám tộc nhân Mai thị cũng giận mà không dám nói gì, đều nhìn chăm chằm Bùi Lăng với ánh mắt giận dữ.

Bốn phía yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí gần như ngưng đọng.

Hệ thống hờ hững, liên tục không ngừng luyện hóa Vô Mộng Tán và bản nguyên Hoàng Tuyền Mộc cho Bùi Lăng, theo thời gian trôi qua chân nguyên của Bùi Lăng nhanh chóng tăng trưởng.

Một luồng khí thế bá đạo vô song, thiêu đốt thiên hạ chậm rãi thức tỉnh từ trong cơ thể hắn.

Đây là đặc tính của 【 Phần Dạ Thiên 】 , rất phù hợp với đao ý mà Bùi Lăng lĩnh ngộ.

Đến mức Cửu Phách Đao cũng phát ra một tiếng kêu khẽ vì đó.

Trong chớp nhoáng này, Bùi Lăng cho người ta một loại cảm giác sắc bén như danh đao ra khỏi vỏ.

Bá đạo, sắc bén, thẳng tiến không lùi!

Khí thế đại thịnh, dường như trước mắt có một ngọn núi lớn, cũng có thể một đao chém qua!

Ba người Kim Tố Miên hộ pháp bên cạnh, lông tóc dựng đứng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Cũng may không lâu sau, theo công pháp vận chuyển, loại áp lực tràn trề này đã bị Bùi Lăng thu hồi.

Mặc dù thế, trong lòng ba người Kim Tố Miên đều chấn động.

Dường như tu vi của mạch chủ lại có tinh tiến trong một thời gian ngắn ngủi này!

Sau một lát, vốn Hoàng Tuyền Mộc cũng không có nhiều lá cây màu rỉ sắt, lại lụi tàn hơn phân nửa.

Giọt nước do lá nhọn ngưng tụ khí âm hàn cũng gần như không còn sót lại chút gì.

Ngay cả bùn đất trồng Hoàng Tuyền Mộc, thi khí trong Hoàng Tuyền Mộc cũng vô cùng mỏng manh.

Toàn bộ cây lập tức trở nên uể oải suy sụp.

"Leng keng! Kiểm tra ra âm thi hàn khí đã đạt tới cực hạn hấp thu của ký chủ..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tặng miễn phí Tam Thủ Dực Lang..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, rõ ràng nhiệm vụ đã sắp thành công, hệ thống thiểu năng rác rưởi đang để hắn làm cái gì đây?

Hơn nữa, điều đáng chết hơn là, Ngọc Tuyết Chiếu ghé vào bên kia đi ngủ.

Ba người Kim Tố Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh đứng nhìn bên cạnh, Mai Khả Thu chỉ nói một câu cũng không dám nói quá nhiều... Chỉ cần có một người trong số những người này tới ngăn cản hắn, có thể lập tức cắt ngang hệ thống tu luyện.

Nhưng tình huống hiện tại lại rất quỷ dị, ba người Kim Tố Miên, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh đang hộ pháp giúp hắn, tộc nhân Mai thị căn bản không dám bước lên...

Trong lòng vừa lo lắng, Bùi Lăng cũng cảm giác được sau khi hấp thu ba phần bản nguyên Hoàng Tuyền Mộc, mặc dù tu vi của mình vẫn là Trúc Cơ tiền kỳ nhưng chân nguyên lại lớn mạnh hơn lúc vừa đột phá Trúc Cơ rất nhiều, hiện tại lại thi triển Huyết Sát đao phách, chắc chắn không có vấn đề gì.

Đây cũng là căn cơ hùng hậu của Thiên Đạo Trúc Cơ, dưới tình huống bình thường, Mai thị táng gia bại sản mua lại Hoàng Tuyền Mộc, đã đủ để bồi dưỡng mấy đời hậu bối.

Nếu tu sĩ Trúc Cơ tiền kỳ bình thường hấp thu nhiều bản nguyên như vậy, ít nhất tu vi có thể đạt tới Trúc Cơ trung kỳ.

Nếu là Nhân Đạo Trúc Cơ, thậm chí còn có khả năng trực tiếp đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng hắn là Thiên Đạo Trúc Cơ, đã hấp thu âm thi hàn khí đến cực hạn của nhục thân, tu vi còn chưa đạt đến cả Trúc Cơ tiền kỳ đỉnh phong.

Đương nhiên, cộng thêm con Tam Thủ Dực Lang Trúc Cơ hậu kỳ kia thì chưa chắc...

Lúc nghĩ như vậy, Bùi Lăng chạy tới phía trước chiếc lồng giam giữ Tam Thủ Dực Lang.

Tứ chi của Tam Thủ Dực Lang đều bị xiềng xích khắc đầy phù văn cố định ở trên cái bệ trong chiếc lồng.

Ba cái miệng sói cũng bị vòng sắt đặc chế bóp chặt.

Chiếc lồng này cũng dán đủ loại phong cấm, phù lục che đậy giống cái rương đựng Hoàng Tuyền Mộc.

Chương 467: Muốn chết chủ nhân (1)

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng không hề dừng lại, trực tiếp dùng một đạo đao khí bổ ra chiếc lồng, lại bước nhanh về phía trước muốn ra tay với Tam Thủ Dực Lang.

"Bùi mạch chủ! Kính xin nương tay!" Tâm thần Mai Khả Thu đại loạn, vội vàng hô lên, Hoàng Tuyền Mộc bị đối phương dùng thì cũng thôi, chỉ cần sau này trồng lại là được, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng hậu bối, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng Tam Thủ Dực Lang này lại liên quan đến sinh tử tồn vong của Mai thị bọn họ!

Một khi bị Bùi Lăng rút ra bản nguyên tinh phách, nhất định thực lực giảm mạnh.

Đối với Mai thị, chiến lực Trúc Cơ hậu kỳ vất vả lắm mới mua được, sau khi lão gia chủ chết đi sẽ bảo vệ cả tộc Mai thị, đâu chỉ có vẻ ngoài?

Nghe vậy, Bùi Lăng lại nóng nảy hơn Mai Khả Thu, nếu Tam Thủ Dực Lang này bị hệ thống coi như vật liệu tu luyện để sử dụng, nhiệm vụ lần này chắc chắn thất bại!

Hắn vừa đảm nhiệm vị trí mạch chủ một mạch Kiêm Tang, nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại? Về sau hắn còn làm mạch chủ thế nào?

Lần này nhất định phải cho đánh giá kém!

Cùng lúc đó, Tam Thủ Dực Lang bị phong ấn lực lượng đã nằm ngủ trong lồng sắt một lúc lâu, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, không có chút lực công kích nào, thấy có tu sĩ tới gần, nó vẫn không nhúc nhích, dường như đã sớm chấp nhận vận mệnh tiếp theo của mình.

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng đi đến trước mặt Tam Thủ Dực Lang, duỗi năm ngón tay ra ấn vào giữa đỉnh đầu Tam Thủ Dực Lang, Tam Thủ Dực Lang đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế hung hãn khát máu, tất cả phù văn trên xiềng xích sáng lên!

Ba cái đầu của Tam Thủ Dực Lang đồng thời lao về phía Bùi Lăng, dường như muốn xé nát nhân loại trước mắt, nhưng miệng sói bị phong lại, nó hoàn toàn không thể mở ra cái miệng to như chậu máu, trong cơn giận dữ chỉ có thể hung hăng đâm vào người Bùi Lăng!

Ầm!

Bùi Lăng lập tức bay ra ngoài, thân thể còn ở giữa không trung, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, đúng là yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ, bị phong ấn vẫn có thể bộc phát ra tốc độ và lực lượng như vậy!

Vừa lấy được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cho đánh giá kém một sao.

Ngay sau đó, Cửu Phách Đao đột nhiên bay ra!

"Nghiệt súc đáng chết, dám công kích chủ nhân của ta!!!" Giọng nói tràn ngập đau khổ kêu gào.

Sau đó lại chuyển thành quyến rũ, "Chủ nhân của ta là chủ nhân tốt nhất thiên hạ, tất cả người công kích chủ nhân đều đáng chết!"

Tiếp theo là bạo ngược, "Đều đáng chết! Chết chết chết!"

Cuối cùng, đao linh cuồng loạn kêu lên, "Ta muốn lột da ngươi ra, chặt ngươi thành một vạn đoạn!!!"

Trong tiếng gầm gừ, Cửu Phách Đao chém thẳng xuống Tam Thủ Dực Lang!

Dưới tình huống yêu lực bị phong ấn, cưỡng ép bộc phát ra một kích toàn lực, lúc này khí tức của Tam Thủ Dực Lang nhanh chóng trở nên uể oải.

Thấy ma đao chém tới, nó không cam lòng nhìn ma đao, ba cái miệng sói phát ra từng tiếng gầm nhẹ.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, vội vàng quát: "Cửu Phách, trở về!"

Cửu Phách Đao thế đi như điện, đã chém xuống đỉnh đầu Tam Thủ Dực Lang, mũi nhọn chưa đến, đao khí đã lột một mảng lớn da lông của Tam Thủ Dực Lang, thú huyết bắn ra!

Nghe vậy, khó khăn lắm dừng lại, sau đó cực kỳ không tình nguyện bay trở về trong tay Bùi Lăng.

Một phát nắm chặt Cửu Phách Đao, Bùi Lăng lại có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

Sau khi hệ thống thiểu năng thăng cấp lại càng thiểu năng hơn!

Cũng may lần uỷ thác tu luyện này không phải ở nội môn Trọng Minh tông, nếu không hậu quả khó mà lường được!

"Thu thập một chút, lập tức xuất phát!" Bùi Lăng lập tức nói, hiện tại Tam Thủ Dực Lang vẫn còn tốt, nhưng Hoàng Tuyền Mộc đã bị mở phong ấn, lại bị hắn rút lấy một phần bản nguyên, nếu bây giờ không nhanh chóng trồng vào linh thổ thích hợp, sợ là sống không được bao lâu!

Bởi vậy, hiện tại bọn họ phải tăng nhanh bước chân, dùng tốc độ nhanh nhất đến Mai gia, như thế mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Thấy Bùi Lăng thu tay lại, Mai Khả Thu gần như sợ vỡ mật cũng đổ mồ hôi lạnh ướt người, hắn ta giơ tay áo lên, lau lung tung khuôn mặt ướt đầm đìa không biết là mồ hôi lạnh hay nước mắt, vội vàng phân phó tộc nhân Mai thị nhanh chóng lên đường.

Lúc này, Đái Bạch Thì tiến lên nói: "Mạch chủ cần gì khách sáo với bọn họ? Hoàng Tuyền Mộc kia được mạch chủ coi trọng là vinh hạnh của cả tộc Mai thị bọn họ! Còn không biết điều như thế, nên dạy dỗ bọn họ một chút!"

Nghiêm Ngọc Minh không cam lòng tụt lại, ngay sau đó nói: "Mạch chủ, vừa rồi con súc sinh kia lại dám công kích ngươi, không bằng ta chém một đầu của nó, làm thành ấm trà cho mạch chủ bớt giận?"

Kim Tố Miên cũng nói: "Nếu không có mạch chủ ra tay trong nhiệm vụ lần này, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì không thể hoàn thành, nếu mạch chủ muốn Hoàng Tuyền Mộc, không cần cân nhắc quá nhiều."

Trong nhiệm vụ lần này, chủ yếu là lấy một phần đan hỏa cho Kim Tố Miên.

Chương 468: Muốn chết chủ nhân (2)

So sánh ra, phần thưởng linh thạch và điểm công đức chỉ là thứ yếu.

Hiện tại Kim Tố Miên nói như vậy, ý là mình có thể từ bỏ đan hỏa...

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, cũng không nói mấy câu giải thích vô nghĩa, lập tức nói: "Đừng lãng phí thời gian, tiếp tục đi đường!"

"Vâng!"

Thấy Bùi Lăng đã phân phó, ba người Kim Tố Miên nhìn nhau, lúc này mới không còn nói năng nhiều lời, tiến đến đốc thúc đội xe dọn dẹp.

Nhất là Hoàng Tuyền Mộc cần phong cấm một lần nữa.

Mặc dù thủ pháp của bọn họ chắc chắn không chuyên nghiệp bằng phòng đấu giá, nhưng cũng có thể ngăn cản nguyên khí của nó tiếp tục bị xói mòn trên diện rộng, gia tăng mấy phần hy vọng sống sót cho Hoàng Tuyền Mộc.

Sau hơn một canh giờ, đội xe thu thập xong, tiếp tục đi đường.

Thấy thế, Bùi Lăng lại ngồi vào trong Huyết Khôi Kiệu, cảm nhận chân nguyên mênh mông trong cơ thể, thử thi triển 【 Huyết Sát đao phách 】 một chút.

Chân nguyên nhanh chóng tiêu hao nhưng bây giờ đã nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn, trong nháy mắt chín đạo đao khí huyết sắc bay ra từ trong Cửu Phách Đao, vờn quanh bên cạnh hắn.

Hắn hơi suy nghĩ một chút, chín đạo đao khí hợp nhất hóa thành một huyết y nữ tử vẻ ngoài tuyệt thế.

Nàng vô cùng đẹp đẽ, tinh xảo như con rối được điêu khắc tỉ mỉ. Hàng mi dài như cánh quạt, môi anh đào như máu, da thịt non mịn như mỡ đông, dáng người uyển chuyển, một bộ áo bào huyết sắc càng làm nổi bật vẻ đẹp vô song.

Tóc bạc dày dài như hải tảo đang trôi nổi ở sau lưng.

Tóc bạc kết nối tám cái đầu tuyệt mỹ.

Đủ vẻ mặt sướng vui giận buồn kinh bi ưu tư sợ khác nhau.

Lần này chân nguyên của hắn đầy đủ, sau khi đao phách hiện hình cũng không lập tức tán đi, chín cái đầu vẻ mặt khác hẳn nhau lại vô cùng xinh đẹp đồng thời mở mắt ra.

Vừa thấy Bùi Lăng, trong mắt tất cả cái đầu đều toát ra sự khao khát gần như bị bệnh.

"Chủ nhân!" Chín giọng nói đồng thanh gọi.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, 【 Huyết Sát đao phách 】 này là trọng tâm đao linh của hắn, chỉ cần chân nguyên của hắn đầy đủ, đao phách có thể liên tục tồn tại.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng tiếp tục thôi động 【 Huyết Sát đao phách 】 , Huyết Sát đao phách có thể chín đao hợp nhất, cũng có thể chia ra làm chín.

Thế là ngay sau đó...

Tóc bạc kết nổi tám cái đầu khác lập tức tách ra, dưới cổ của mỗi cái đầu nhanh chóng mọc ra một bộ thân thể giống hệt bản thể.

Chỉ có kiểu dáng áo bào huyết sắc hơi khác biệt.

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi, sau khi tách ra tám cái đầu, rõ ràng khí tức bản thể đao phách giảm xuống một mảng lớn.

Nhưng chia ra tám luồng đao phách, khí tức mỗi bộ phân thân đều không hề khác bản thể, độ mạnh yếu của thực lực tổng hợp cũng không yếu bớt chút nào.

Hắn hơi trầm ngâm: "Trạng thái Cửu Phách hợp nhất, khí tức đao phách còn mạnh hơn ta!"

"Dù Cửu Phách tách ra cũng không thể kém hơn ta bao nhiêu..."

"Nhưng đây là thời điểm vừa tu thành Huyết Sát đao phách, về sau đao phách trảm địch còn có thể luyện ra Huyết Sát mới, tăng cường thực lực đao phách..."

"Huyết Sát đao phách này đúng là đao kỹ phía sau Huyết Sát đao pháp."

Nghĩ vậy, tâm trạng tồi tệ vì bị hệ thống đâm sau lưng lập tức tốt hơn nhiều.

Cùng lúc đó, chín đao phách thấy Bùi Lăng không dặn dò gì, đều rối rít tung bay về phía Bùi Lăng.

"Chủ nhân, con chó ba đầu ở bên ngoài gan to bằng trời, cũng dám ra tay với chủ nhân! Để ta đi làm thịt nó, an ủi chủ nhân đôi chút!" Một đao phách tóc đen như sơn, chải tóc thành Song Loa Kế, mặc áo ngắn huyết sắc và váy cùng màu xếp nếp, khuôn mặt nàng thanh lệ ngây thơ, điềm đạm đáng yêu, vừa nói như vậy vừa quấn lấy cánh tay trái của Bùi Lăng.

"Chủ nhân, máu của con hồ ly kia rất ngon miệng, da lông của nó miễn cưỡng có tư cách làm đệm cho chủ nhân. Chủ nhân để ta đi lột da nó đi!" Một đao phách đầu đội tán hoa huyết sắc, mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ đặc biệt yểu điệu tinh tế cuồng loạn quát lên, quấn lên cánh tay phải của Bùi Lăng.

"Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều huyết thực... Chủ nhân ta đói..." Một đao phách tóc dài như thác nước, mặt mày như vẽ, mặc một bộ áo bào huyết sắc rất rộng rãi trực tiếp bò lên đầu gối Bùi Lăng, tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng lắc lư vạt áo của hắn, cong miệng nói chuyện như đang làm nũng.

"A... Ừ... Ta sờ được chủ nhân rồi... Thân thể của chủ nhân... Thật thoải mái..." Một đao phách tóc xanh môi đỏ thắm, quyến rũ phong lưu như mị cốt trời sinh, mặc cung trang huyết sắc bay tới sau lưng Bùi Lăng, cúi người ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói, "Ta muốn chết chủ nhân!!"

Đao phách khác thấy không còn chỗ liền hóa thành đầu người, rối rít lao vào trong ngực Bùi Lăng.

"Chủ nhân là của ta!"

"Không ai có thể cướp chủ nhân của ta đi..."

Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, tình huống này là như thế nào đây?

Mai gia bảo.

Trong lầu quan sát của bảo, thỉnh thoảng hiện ra mũi tên lạnh băng, khí thế nghiêm nghị tràn ngập.

Sông hộ thành ở vòng ngoài, nước sông vẫn đen nhánh nặng nề.

Mấy vật trong nước dùng để đề phòng kẻ địch vụng trộm vượt qua đang bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng tạo ra một vòng gợn sóng quỷ dị.

Gió thổi qua, linh thực trải rộng trên tường bảo tản ra mùi huyết tinh.

Chương 469: Hoàn thành nhiệm vụ

Đầu tường, giữa đám phù văn lấp lóe vẫn có mười mấy khôi lỗi đang tuần tra.

Đại trận hộ tộc đã được mở ra, nhưng không phát hiện một bóng người nào ở trong Mai gia bảo.

Vị trí lão gia chủ Mai thị bế quan, lá rụng cành gãy rơi tán loạn khắp nơi, vô cùng hỗn độn.

Rất nhiều cạm bẫy, nguyền rủa, mũi tên phù văn đã bị phát động toàn bộ, khắp nơi đều là dấu vết thuật pháp.

Mặt đất mấp mô, phù văn khắc đầy tường viện cũng tàn tạ không chịu nổi.

Hỏa diễm, độc tố, quỷ mị, khô héo... Đủ loại dấu vết trải đầy khắp nơi.

Sau đại chiến, cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Hòn non bộ ban đầu đã sớm bị san thành đất bằng, chỉ còn sót lại trong mật thất, lão gia chủ Mai Tranh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, từ khi thức tỉnh đến nay, hắn ta vẫn chưa rời khỏi chỗ này.

Khí tức của hắn ta vẫn còn cường thịnh, nhưng trong cường thịnh lại lộ ra một luồng tâm ý suy sụp gần đất xa trời.

"Khụ khụ khụ khụ khục..."

Hoắc Triệu Cảnh phun ra máu tươi, nửa quỳ một gối dưới đất, ánh mắt nhìn về phía lão gia chủ hơi rung động, có không hiểu cũng có tiếc nuối.

Mai Tranh mặt không biểu cảm, từ tốn nói: "Lúc lão phu còn ở trong nội môn Trọng Minh tông, cũng không biết trời cao đất rộng như ngươi!"

"Nếu không phải lúc trước chọc phải người không nên chọc, để lại bệnh cũ, ta đã sớm đi vào Kết Đan."

"Ngươi là một tiểu bối mới vào Trúc Cơ hậu kỳ, cũng dám tới khiêu chiến lão phu?"

Nghe vậy, Hoắc Triệu Cảnh vừa nuốt đan dược khôi phục thương thế, vừa cười nói: "Không ngờ Mai lão tiền bối thọ nguyên gần hết lại có thực lực thế này, là ta tính sai một bước..."

"Thế nhưng, dù sao tuổi tác tiền bối đã cao, bây giờ bản nguyên không còn thừa nhiều, nếu tiếp tục ra tay, có thể sống thêm mấy canh giờ?"

"Đúng là thực lực hiện tại của ta không bằng tiền bối."

"Nhưng người thua cuối cùng nhất định là tiền bối!"

Nói thì nói như vậy, Hoắc Triệu Cảnh lại không hề có ý tiếp tục ra tay.

Mai lão gia chủ đúng là thọ nguyên gần hết, nhưng cũng chính vì vậy, bây giờ đối phương mới là nguy hiểm nhất!

Nếu ép người này đến con đường cùng, biết đâu sẽ liều lĩnh kéo mình cùng lên đường!

Nghĩ vậy, trong lòng Hoắc Triệu Cảnh thầm tức giận.

Kế hoạch ban đầu của hắn ta là chui vào Mai gia bảo, âm thầm tàn sát toàn bộ Mai thị.

Sau đó, lột da lão gia chủ dùng để ngụy trang thân phận, nghênh đón đệ tử Trọng Minh tông tự chui đầu vào lưới!

Lại không ngờ Mai lão gia chủ cáo già như thế, rõ ràng tu vi đã nửa bước Kết Đan, vẫn giữ kín không nói ra, từ đầu đến cuối chỉ công bố Trúc Cơ hậu kỳ với bên ngoài.

Dưới tình huống tin tức không đúng với thực tế như thế, Hoắc Triệu Cảnh đã thua lão già này, trước mắt còn chưa mai phục đệ tử Trọng Minh tông, đã làm mình bị thương trước!

Sắc mặt hắn ta âm trầm truyền âm cho sư đệ sư muội khác hỏi: "Đã giải quyết những người khác trong Mai gia chưa?"

"Dựa theo sự phân phó của huynh, ngoại trừ những người vừa rời bảo nghênh đón chúng ta, đã giải quyết những người khác rồi."

Hoắc Triệu Cảnh nhẹ gật đầu, lập tức cười lạnh.

Mai lão gia chủ này lợi hại thật, nhưng vậy thì tính sao?

Bây giờ thọ nguyên của đối phương không còn bao, không thể tuỳ tiện di chuyển.

Hiện tại, tộc nhân Mai thị khác đã bị giải quyết toàn bộ, bọn họ vẫn có thể dùng Mai gia bảo để bố trí cạm bẫy như thường!

"Vậy làm việc theo kế hoạch ban đầu." Hoắc Triệu Cảnh truyền âm nói, sau đó nhìn chằm chằm Mai lão gia chủ, lui về sau từng bước một.

Cho đến khí Hoắc Triệu Cảnh hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mình, Mai lão gia chủ vẫn không ra tay.

Vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt như một bức tượng.

...

Sau một ngày một đêm.

Một đoàn xe xuất hiện ở bên ngoài Mai gia bảo.

Số tộc nhân Mai thị ít hơn lúc đi rất nhiều, cẩn thận vây quanh hai hòm xiểng tạm bợ chắp vá.

Một cỗ huyết kiệu không người khiêng lại bay giữa không trung ngay bên cạnh đội xe.

Trên huyết kiệu điêu khắc bức tranh bách quỷ dạ hành, bốn góc rủ xuống từng chuỗi độc lâu như chuỗi hạt.

Tám mặt trên đỉnh kiệu đều có khuôn mặt, nam nữ lão ấu đều sinh động như thật, trong mắt chảy huyết lệ cuồn cuộn.

Phía sau ghim một con Độc Giao giương nanh múa vuốt.

Một đoàn người Bùi Lăng trèo non lội suối, cuối cùng đã tới đích.

"Mạch chủ, sắp đến rồi." Kim Tố Miên truyền âm nhắc nhở Bùi Lăng trong kiệu, "Phía trước là Mai gia bảo."

Nghe vậy, suy nghĩ Bùi Lăng hơi đổi, màn kiệu da người không gió mà bay, đột nhiên cuốn lên để lộ ra cảnh tượng phía trước.

Đó là một tòa bảo dày đặc phòng ốc, đề phòng nghiêm ngặt.

Nhìn tổng thể, hơi tương tự với Tuyên gia bảo và Mạc gia bảo đã thấy trên đường đi, nhưng quy mô nhỏ hơn, trình độ cảnh giới cũng cao hơn.

Cân nhắc đến tình cảnh hiện tại của Mai thị, điều này cũng không khiến người ta thấy bất ngờ.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, cuối cùng đã đến rồi, hiện tại Hoàng Tuyền Mộc còn sống, phải nhanh chóng giao cho Mai thị.

Nghĩ vậy, hắn phân phó: "Đừng trì hoãn thời gian, tăng tốc!"

"Vâng!" Kim Tố Miên đáp.

Chẳng mấy chốc, đội xe không hề dừng lại bước chân, nhanh chóng lao đi vùn vụt.

Không lâu sau đã đến phía dưới bảo.

Thấy trong bảo không có người xuất hiện, Bùi Lăng cao giọng nói: "Bùi Lăng một mạch Kiêm Tang ở Trọng Minh tông, hộ tống Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đến đây! Mai thị nhanh chóng đi ra kiểm hàng!"

Chương 470: Chờ đợi đã lâu (1)

Phía trên bảo không có bất cứ động tĩnh gì.

Sau một lúc lâu, đại trận đột nhiên mở ra, cùng lúc đó một đám tộc nhân Mai thị cũng xuất hiện ở phía trên tường bảo.

Người cầm đầu khuôn mặt gầy gò, có rất nhiều người mặc hoa phục đi theo bên cạnh. Đó là gia chủ Mai thị và một đám gia lão. Bọn họ mỉm cười quan sát đội xe phía dưới.

Mai Khả Thu thấy đám người gia chủ, vội vàng tiến lên hành lễ: "Gia chủ, các gia lão, Khả Thu may mắn không làm sứ nhục mệnh, Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đều ở trong xe."

"Không tệ, không tệ." Gia chủ Mai thị khẽ gật đầu, nói, "Mời chư vị nhanh chóng vào trong bảo, trong bảo đã sớm tính toán canh giờ các ngươi đến, chuẩn bị sẵn rượu và đồ nhắm, bày tiệc mời khách cho các ngươi!"

"Đi vào." Bùi Lăng phân phó.

Nhiệm vụ lần này là vì đan hỏa.

Sau khi bọn họ vận chuyển Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đến Mai thị, còn phải thu lại đan hỏa của Mai thị.

Cho nên tất nhiên không có lý nào lại nói chuyện ở ngoài bảo.

Trong từng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, cửa lớn bị xiềng xích to bằng cánh tay trẻ con chậm rãi buông xuống, đập mạnh xuống bên bờ sông hộ thành, vắt ngang mặt sông.

Bùi Lăng rời khỏi Huyết Khôi Kiệu, đứng ở bên cạnh cầu treo đốc thúc đội xe qua sông vào bảo.

Cuối cùng, hắn dẫn theo ba người Kim Tố Miên đi theo đằng sau đội xe, cũng vào Mai gia bảo.

Một đoàn người đi vào bảo mới vừa đứng vững, cánh cửa sau lưng lại lập tức treo lên, cùng lúc đó đại trận đóng lại.

Thấy một đoàn người gia tộc Mai thị đi xuống từ tường bảo, Bùi Lăng tiến lên nói chuyện.

Vốn tưởng Hoàng Tuyền Mộc hao tổn nghiêm trọng, tộc nhân Mai thị sẽ vin vào đó để kiếm chuyện, không chịu giao ra đan hỏa, nào biết những người này chỉ tùy ý nhìn thoáng qua đã sảng khoái nhận hàng.

Thấy thế, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện thuận lợi hơn trong tưởng tượng.

Ngay sau đó, hắn nói: "Chư vị, các ngươi đã nhận Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, vậy Lôi Kích Đào Tâm Hỏa ở đâu?"

Gia chủ Mai thị nói: "Đây là việc mà lão gia chủ đã đồng ý, đương nhiên tệ xá sẽ không quỵt nợ, chỉ là Lôi Kích Đào Tâm Hỏa được bảo dưỡng nhiều năm ở trong từ đường, tùy tiện lấy ra chỉ sợ có hại cho linh tính của nó, chỉ có thể luyện hóa ngay tại chỗ."

Luyện hóa đan hỏa cần một đoạn thời gian khá dài, gia chủ Mai thị đề nghị: "Không bằng để tại hạ đi qua với mạch chủ, ba vị quý khách còn lại có thể theo Khả Thu đến phòng khách nghỉ ngơi."

"Trong phòng khách, tệ xá đã chuẩn bị sẵn linh tửu linh trà, còn có ca múa gánh xiếc, trò chuyện giải buồn."

Bùi Lăng lắc đầu nói: "Gia chủ hiểu lầm, sư muội ta mới là người cần Lôi Kích Đào Tâm Hỏa này."

Nghe vậy, Kim Tố Miên lập tức nói: "Thỉnh cầu mạch chủ đến phòng khách chờ, ta đi theo Mai gia chủ một lúc sẽ trở lại."

Nụ cười trên mặt gia chủ Mai thị càng đậm hơn, vội nói: "Mời!"

Kim Tố Miên nhẹ gật đầu, đang muốn cùng đi, Bùi Lăng từ tốn nói: "Ta đi cùng hộ pháp cho ngươi."

Nạp lửa nhập thể vô cùng nguy hiểm, toàn bộ quá trình ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào.

Mặc dù theo lý, tộc nhân Mai thị tuyệt đối không dám làm hại Kim Tố Miên.

Nhưng đề phòng chuyện chẳng may, vẫn tự mình đi theo thì an toàn hơn.

"Được." Kim Tố Miên lập tức đồng ý.

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu lẫn nhau, nói: "Đã có mạch chủ tự mình tọa trấn, vậy chúng ta đi phòng khách chờ đi."

Thế là, bốn người chia ra, hai người bọn họ tiếp tục đi cùng Mai Khả Thu đến phòng khách được sắp xếp sẵn.

Gia chủ Mai thị tự mình dẫn Bùi Lăng, Kim Tố Miên và Ngọc Tuyết Chiếu đi xuyên đình qua viện, ngang qua hành lang quanh co, chẳng mấy chốc đã tiến vào một khóa viện rộng rãi.

Một đường không nói chuyện, sau khi đi một lát, Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên truyền âm: "Cẩu chủ nhân, hắn đã trúng thuật mị hoặc!"

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi, nhưng trong lòng thì giật mình, vội vàng truyền âm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Ngoại trừ thuật mị hoặc, chắc chắn còn có thuật pháp che giấu khác. Nếu không, ta đã có thể phát hiện ngay từ đầu... Có cần phá thuật mị hoặc cho hắn không?" Ngọc Tuyết Chiếu hỏi.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nó luôn cảm giác mỗi lần đi ra ngoài với Cẩu chủ nhân, đều có thể gặp phải chuyện đặc biệt nguy hiểm!

Lần trước vừa ra khỏi bí cảnh, Cẩu chủ nhân đột nhiên ra tay công kích Giám Sát điện chủ có tu vi cực kỳ khủng bố trước mắt bao người, suýt nữa dọa chết nó!

Sau này quay về Lộc Tuyền thành du ngoạn, kết quả toàn bộ Lộc Tuyền thành cũng bị mất, ngay cả nó cũng gặp tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc!

Lần này đi làm nhiệm vụ, mặc dù giữa chừng có chút khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể vẫn cực kỳ thuận lợi.

Ai biết đã đến lúc trò chuyện lấy thù lao, lại xảy ra biến cố nữa!

"Phá ngay bây giờ!" Ngọc Tuyết Chiếu đang oán thầm, lại nghe Bùi Lăng trầm giọng nói, ngay sau đó hắn truyền âm cho Kim Tố Miên, "Tình huống không đúng, chuẩn bị chiến đấu!"

Kim Tố Miên khẽ giật mình, lại bình tĩnh gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng ra tay.

Vào lúc này, Ngọc Tuyết Chiếu thi triển huyễn thuật.

Trước mặt gia chủ Mai thị đi ở phía trước lập tức xuất hiện bóng dáng vị nữ tu Thiên Sinh giáo kia.

Chương 471: Chờ đợi đã lâu (2)

Khuôn mặt nữ tư này hoa nhường nguyệt thẹn, đúng là hoàn mỹ không một tì vết, trông nàng hào hoa phong nhã, mỗi một hành động, một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến người ta nhớ thương như si như say.

Gia chủ Mai thị chỉ cảm thấy cứ nhìn nàng như vậy, cho dù lập tức chết đi cũng đáng.

Vào lúc này, hắn ta si ngốc nhìn đối phương, nghe theo sự phân phó của nàng, dẫn đám người Bùi Lăng đi vào cạm bẫy. Đột nhiên, gia chủ Mai thị thấy vầng sáng tuyệt thế giai nhân trên người nữ tu này biến mất. Dáng vẻ nàng càng ngày càng bình thường, càng ngày càng dung tục, thậm chí trên mặt bắt đầu mọc lông đen, trên thân thể thì xuất hiện từng bọc mủ...

Gia chủ Mai thị lập tức bị dọa đến run rẩy!

Chợt toàn bộ đầu óc hắn ta tỉnh táo, sắc mặt thay đổi!

Đã xảy ra chuyện gì?

Chưa nói đến việc hôm qua hắn ta lại để những người kia tiến vào bảo, còn đưa bọn họ đến mật thất mà lão gia chủ đang bế quan, mặc cho bọn họ ra tay với lão gia chủ...

Sau khi kịp phản ứng, gia chủ Mai thị vội vàng quay đầu, nói với Bùi Lăng: "Bùi mạch chủ, có..."

Phốc!

Một tia ô quang hiện lên, gia chủ còn chưa nói hết lời, trên cổ đã xuất hiện một đạo tơ máu.

Chẳng mấy chốc, tơ máu nhanh chóng trở nên lớn hơn, đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống, trong lồng ngực bắn ra một luồng máu nóng!

Con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, lập tức nhìn theo phương hướng kia. Chỉ thấy mấy bóng người áo bào trắng cài kim quan chậm rãi đi ra từ trong căn phòng cách đó không xa.

Người cầm đầu mày đẹp mắt phượng, mặt như ngọc.

Trong đôi mắt hắn ta sáng ngời, tóc dài rối tung, đeo một cái băng trán có kiểu dáng vô cùng phức tạp hoa lệ.

Trên băng trán khảm nạm một viên đá quý màu vàng óng lớn khoảng ngón cái, ánh sáng mờ ảo rực rỡ.

Linh cơ cả người thuần túy, khí tức hơi dao động, mơ hồ để lộ ra tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.

"Bùi mạch chủ, ta đợi đã lâu!" Hoắc Triệu Cảnh từ tốn nói.

"Người Thiên Sinh giáo?" Bùi Lăng nghiêm nghị hỏi, bình tĩnh bảo vệ Kim Tố Miên ở sau lưng, người tới có thực lực cực mạnh, Kim Tố Miên không đỡ được một chiêu của đối phương!

"Xuân Đàn Thiên Sinh giáo, Hoắc Triệu Cảnh." Hoắc Triệu Cảnh trả lời, mấy tên đồng môn sau lưng lập tức tản ra, bao vây hai người Bùi Lăng vào trong.

Hoắc Triệu Cảnh đánh giá Bùi Lăng, sát ý quanh người bừng bừng phấn chấn, từ tốn nói: "Bùi mạch chủ, ngươi là thiên kiêu kiêm mạch chủ mới lên của Trọng Minh tông, tính toán ra cũng cùng một cấp bậc với ta, có tư cách nói chuyện ân tình với ta. Lúc đầu, ta không muốn đối địch với người như ngươi."

"Nhưng ngươi không nể mặt ta!"

"Giết người của ta thì phải chuẩn bị sẵn sẽ phải chôn cùng!"

Nghe thấy đối phương là Hoắc Triệu Cảnh, Bùi Lăng thầm nghĩ đúng như dự đoán, đệ tử Thiên Sinh giáo lại là Trúc Cơ hậu kỳ, trong điều kiện hiện tại, người phù hợp điều kiện nhất chỉ có mình Hoắc Triệu Cảnh!

Nhưng hắn không ngờ Hoắc Triệu Cảnh này lại to gan như thế, dám chui vào địa vực Trọng Minh tông, ra tay với Mai thị thuộc sự quản lý của Trọng Minh tông, đã sớm bố trí mai phục chờ hắn ở trong này.

"Nhiều lời vô ích, ba vị sư đệ sư muội kia của ngươi cũng không cho ta mặt mũi." Bùi Lăng lạnh nhạt nói, Cửu Phách Đao đã ra khỏi vỏ, bên hắn gặp mai phục, chắc chắn bên hai vị sư đệ kia cũng sẽ gặp rắc rối, phải nhanh chóng quay về tụ hợp!

Vừa thấy Cửu Phách Đao của Bùi Lăng, đôi mắt Hoắc Triệu Cảnh lập tức sáng lên, hắn ta tinh thông luyện khí, vừa nhìn đã biết chắc chắn cây đao này của đối phương là đồ của người có tiếng, vật liệu và công nghệ không có chỗ nào không phải thứ vô cùng tinh diệu, đạt đến một loại cực hạn nào đó.

"Đao tốt!" Hoắc Triệu Cảnh không khỏi khen một tiếng, sau đó nhe răng cười, đao tốt thế này là thiên ý muốn đưa cho hắn ta!

Nghĩ đến đây, Hoắc Triệu Cảnh đang muốn ra tay, đã thấy Bùi Lăng chém xuống một đao!

Xoạt!

Đao khí huyết sắc như thác nước đổ thẳng xuống, khí thế sắc bén.

Hoắc Triệu Cảnh cười lạnh, lập tức không tránh không né, đánh một chưởng về phía đao khí.

Một chưởng ấn to lớn màu vàng nhạt khí thế cực thịnh đập vào mặt đao khí.

Oanh!!!

Đao khí và chưởng kình chạm nhau, ầm vang nổ tung!

Sóng khí cường đại khiến đệ tử Thiên Sinh giáo xung quanh liên tiếp lui lại, khó mà đứng vững.

Kim Tố Miên đứng sau lưng Bùi Lăng, phần lớn xung kích đều do Bùi Lăng ngăn cản, nhưng cũng bị kình khí tràn lan ra đập vào khuôn mặt đau đớn.

Một chiêu này, thoạt nhìn đối phương cân sức ngang tài.

Nhưng trên thực tế hai người đều chỉ thăm dò, cũng không lấy ra hết sức lực.

Thấy bây giờ không còn cách nào, ánh mắt Bùi Lăng nhìn qua Hoắc Triệu Cảnh lập tức trở nên tĩnh mịch.

Ngay sau đó, Hoắc Triệu Cảnh đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên dinh dính nặng nề, dường như cả người đã bị kéo vào một khu vực đầm lầy, dần ngạt thở ngột ngạt, ngay cả hành động nhấc một cánh tay cũng tốn rất nhiều sức lực.

Tu vi của hắn ta từ Trúc Cơ hậu kỳ rơi xuống Trúc Cơ trung kỳ!

Hoắc Triệu Cảnh lập tức thay đổi sắc mặt, đây không phải pháp thuật, càng giống thần thông hơn!

Nhưng sao Trúc Cơ kỳ lại có thể nắm giữ thần thông?

Hắn ta không kịp hiểu rõ vấn đề này, chỉ thấy Bùi Lăng lại chém xuống một đao, liên tiếp có chín đạo đao khí chém về phía hắn ta.

Chương 472: Vô cùng tức giận (1)

Chín đạo đao khí này đan xen từng vòng như thủy triều liên tiếp không ngừng, thế như núi đào sóng biển! Lúc đao khí gào thét còn xen lẫn một luồng khí sát phạt ra từ núi thây biển máu, tín niệm và ý chí thẳng tiến không lùi không ai có thể ngăn cản!

Huyết Sát đao pháp, Phách Đao, song đao ý Huyết Đao!

Hoắc Triệu Cảnh không dám mất tập trung nữa, lập tức lấy ra một cái cốt ấn, cũng không biết cốt ấn này dùng di cốt của sinh linh gì để chế thành, trên xương cốt xám trắng khắc đầy hình ảnh quỷ mị, vừa lấy ra xung quanh đã nổi lên cơn gió lạnh, nhiệt độ trong khóa viện như đột ngột giảm xuống!

Hoắc Triệu Cảnh ném cốt ấn về phía trước, cốt ấn lập tức biến lớn, chớp mắt đã như một căn phòng ngăn ở trước mặt chín đạo đao khí.

Keng keng keng keng keng...

Chín đạo đao khí chém mạnh vào cốt ấn!

Đao xương va chạm, sóng khí gào thét, vốn trên mặt đất trong khóa viện lát đá vân xanh cầu kỳ như gợn sóng, lại bị chấn động bay ra từng tầng, trong lúc cát bay đá chạy, căn phòng và cỏ cây xung quanh phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, lần lượt bị bẻ gãy.

Toàn bộ đại trận hộ tộc Mai thị rung lắc dữ dội, màn sáng lắc lư một lúc lâu mới khó khăn ổn định lại.

Cốt ấn bị chém ra chín đạo vết đao nhưng cũng thành công ngăn lại đao khí, sau đó đặt mạnh xuống đất.

Ngay sau đó, mặt đất xung quanh cốt ấn bắt đầu mục nát, từng đường vân nứt ra như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán, phạm vi càng lúc càng lớn.

Chẳng mấy chốc, sáu cái cốt thủ to lớn chui ra từ lòng đất, sau đó hai tay tách ra leo lên mặt đất, rõ ràng là ba con cốt cự nhân màu xám trắng dữ tợn!

Những con cốt cự nhân này tương tự nhân loại, lại cao khoảng mấy trượng, kết cấu khung xương kỳ lạ, có vài chi tiết khác hẳn Nhân tộc.

Trong đầu của bọn chúng có một ngọn lửa màu trắng bệch, mỗi khi có động tác, chỗ khớp nối đều phát ra tiếng "ken két" rợn người.

Điều khiến người ta sợ nhất là, khí tức mỗi con cốt cự nhân đều đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ!

Cùng lúc đó, chín đạo đao khí huyết sắc chém trúng cốt ấn cũng quay trở lại bên cạnh Bùi Lăng, chín đao hợp nhất hóa thành một nữ tử huyết bào tuyệt sắc, mặt mày như vẽ, tóc bạc như thác nước, mái tóc kết nối tám cái đầu.

Trong miệng đầu lâu chính giữa phát ra giọng nói bạo ngược: "Kẻ địch của chủ nhân, giết!"

Đầu lâu lơ lửng giữa không trung cài tán hoa huyết sắc cuồng loạn hô, "Hôm nay ta muốn uống no máu tươi!"

Đầu lâu tóc đen môi đỏ nũng nịu nói, "Chủ nhân, chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu!"

Trong đôi mắt của đầu lâu khác đều đang thâm trầm nhìn ba con cốt cự nhân trước mặt, rít lên, "Giết giết giết giết giết giết giết!"

Nói xong, đao phách lập tức hóa thành đao ảnh xông tới giết một con cốt cự nhân trong đó.

Cùng lúc đó, ánh mắt Bùi Lăng nhìn chăm chú ba con cốt cự nhân lại bắt đầu trở nên sâu thẳm.

Sâu trong con ngươi của hắn lấp lóe ánh sáng màu xanh thẳm, vô số phù văn nhỏ bé màu đen nhảy vọt lên như hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực.

Ngay sau đó, ba con cốt cự nhân còn chưa bắt đầu ra tay đã giống y Hoắc Triệu Cảnh, dường như trong nháy mắt đã chìm vào vũng bùn, thực lực đột nhiên giảm xuống, từ Trúc Cơ hậu kỳ giảm xuống Trúc Cơ trung kỳ!

Con ngươi Hoắc Triệu Cảnh co rụt lại, không chỉ không thể phòng ngự một chiêu này của đối phương, hơn nữa dù là sinh linh hay tử vật đều có thể đột nhiên áp chế một cảnh giới nhỏ, chỉ với một chiêu này, đối phương có thể vô địch cùng cảnh!

Nghĩ tới đây, Hoắc Triệu Cảnh cười lạnh một tiếng, nếu tu vi hiện tại của hắn ta chỉ có Trúc Cơ trung kỳ, vậy trận chiến này sẽ khó phân thắng bại.

Nhưng chỉ tiếc, hắn ta là Trúc Cơ hậu kỳ, tu vi cao hơn đối phương hai cảnh giới nhỏ, cho dù hiện tại hạ xuống Trúc Cơ trung kỳ, vẫn mạnh hơn đối phương!

Keng!!

Tốc độ đao phách nhanh như thiểm điện, một con cốt cự nhân đứng mũi chịu sào lập tức bị chém bay ra ngoài, trên người xuất hiện một vết đao vắt ngang nửa người, đao ý khuếch tán trên người con cốt cự nhân, con cốt cự nhân này vật lộn một lúc, trong chốc lát không thể đứng lên được.

Thấy thế, hai con cốt cự nhân khác lập tức gầm thét vung vẩy cốt thủ to lớn, vỗ về phía đao phách!

Đao phách hóa thành hình người, chín khuôn mặt đồng thời lộ ra sát ý khát máu, trong nháy mắt vô số đao khí chém về phía hai con cốt cự nhân.

Rầm rầm rầm...

Ngay lúc đao phách và con cốt cự nhân đại chiến, tay Hoắc Triệu Cảnh nhanh chóng đánh ra pháp quyết, cốt ấn bay lên cao, sau đó đột nhiên rơi xuống chỗ Bùi Lăng!

"Hôm nay, thiên ý muốn ngươi chết!" Hoắc Triệu Cảnh lạnh giọng quát.

Oanh!!!

Cốt ấn nặng nề rơi xuống đất, hai người Bùi Lăng và Kim Tố Miên lập tức bị cốt ấn ép thành thịt nát, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ!

Đao phách đang đấu đá với cốt cự nhân cũng lập tức tản đi.

Một chiêu diệt sát Bùi Lăng, Hoắc Triệu Cảnh vô thức cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn ta chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân, đột nhiên cả người rùng mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ vỡ mật, cảm giác này vô cùng nguy hiểm dường như mình sẽ chết ngay tại chỗ bất cứ lúc nào.

Không kịp gọi cốt ấn về, Hoắc Triệu Cảnh lập tức bay lên từ mặt đất, trong nháy mắt bay khỏi chỗ cũ.

Chương 473: Vô cùng tức giận (2)

Một luồng đao ý như có như không chợt lóe lên trong cảm nhận của hắn ta.

Hoắc Triệu Cảnh thay đổi sắc mặt, là huyễn thuật!

Nếu vừa rồi hắn ta tránh chậm một bước, chắc chắn sẽ bị đao khí của đối phương đánh trọng thương!

Hoắc Triệu Cảnh lập tức biến đổi pháp quyết trên tay, quát: "Phá!"

Cảnh vật trước mắt lập tức vỡ nát như mặt kính, lộ ra tình cảnh chân thực, Bùi Lăng đã chém một đao vào chỗ hắn ta vừa đứng, cốt ấn của hắn ta lại đập trúng một vị sư đệ!

Vào lúc này, vị sư đệ kia đã thành một cục thịt bùn, máu tươi chảy ra xung quanh cốt ấn.

"Đại, đại sư huynh..."

Các sư đệ sư muội bên cạnh đang hoảng sợ nhìn hắn ta.

Hoắc Triệu Cảnh sầm mặt lại, tiếp theo lửa giận trào lên trong lòng, ánh mắt nhìn về phía con Hồ Yêu bên cạnh Kim Tố Miên.

Có thể khiến hắn ta trúng chiêu trong lúc vô tình, huyết mạch của con Hồ Yêu này không hề tầm thường!

Thế nhưng, đây cũng vì hắn ta trúng thần thông của Bùi Lăng, tu vi giảm xuống một cảnh giới nhỏ, nếu không lấy tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của con Hồ Yêu kia, dù thế nào cũng không thể khiến hắn ta rơi vào huyễn tượng!

"Bày trận!" Hoắc Triệu Cảnh lập tức lạnh nhạt nói.

Nghe vậy, dù đám đệ tử Thiên Sinh giáo còn lại không hiểu tình cảnh vừa nãy, nhưng vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh của Hoắc sư huynh, bốn người chia ra độn đến bốn vị trí ở bốn phương, trong tay bấm niệm pháp quyết.

Thiên địa linh khí xung quanh lập tức hơi chậm lại, bị bốn người dẫn dắt, xảy ra một sự biến hóa đặc biệt nào đó.

Thấy thế, Kim Tố Miên không chút do dự, lúc này lấy ra phù lục màu đỏ thắm, đánh về phía một tên đệ tử Thiên Sinh giáo trong đó.

Vù!

Phù lục hóa thành một đóa Tiên Huyết Mân Côi đột nhiên nở rộ giữa không trung, lúc từng tầng cánh hoa mở ra, để lộ ra nhụy hoa rét lạnh thấu xương, chỉ thẳng vào vị đệ tử Thiên Sinh giáo kia.

Vị đệ tử Thiên Sinh giáo kia lập tức thay đổi sắc mặt, đây là một tấm phù lục cao giai, bên trong gửi gắm một kích của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, lấy tu vi và thực lực hiện tại của hắn ta, dù thế nào cũng không tránh thoát!

Thấy tình cảnh này, Hoắc Triệu Cảnh cũng hơi hoảng sợ, đây là thủ đoạn của Kim Tố Đài một trong những mạch chủ trung ngũ mạch của Trọng Minh tông!

Dáng vẻ của nữ tu kia cũng giống Kim Tố Đài đến bảy phần...

Pháp quyết trên tay Hoắc Triệu Cảnh lập tức biến đổi, cốt ấn bay ra, che trước người vị sư đệ kia.

Oanh!!

Tiên Huyết Mân Côi đánh trúng cốt ấn, toàn bộ cốt ấn đột nhiên chấn động, trên cốt ấn lại thêm một dấu vết, Tiên Huyết Mân Côi cũng tàn lụi theo.

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay lúc Hoắc Triệu Cảnh ra tay, Bùi Lăng đã thi triển Huyết Sát đao pháp, trên trăm đạo đao khí phong tỏa tất cả đường lui của đối phương!

Đao khí tung hoành gào thét như tơ lụa rách nát, trong khoảnh khắc tràn lan toàn trường!

Cùng lúc đó, đao phách chém nát một con cốt cự nhân cuối cùng, trong nháy mắt hóa thành chín đạo bảy thẳng về phía bốn người Thiên Sinh giáo đang bày trận!

Hoắc Triệu Cảnh cau chặt lông mày, vẫy tay, cốt ấn lập tức trở về bên cạnh mình.

Keng keng keng keng...

Cốt ấn thành công ngăn lại tất cả đao khí, trên thân cốt ấn đã che kín vết đao.

"A!!!"

Cùng lúc đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn tên đệ tử Thiên Sinh giáo còn lại đã bị đao phách trảm ngay tại chỗ, một thân tinh huyết của bốn người trực tiếp hóa thành ngoại sát mới trong Huyết Sát đao pháp, để đao phách sử dụng!

Trơ mắt nhìn các sư đệ sư muội bị chém giết ở trước mặt mình, cuối cùng cơn giận trào lên trong lòng Hoắc Triệu Cảnh đã đạt tới đỉnh phong, hắn ta hét dài một tiếng, khí thế toàn thân phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã phá vỡ sự trói buộc của vĩnh chú, quay về Trúc Cơ hậu kỳ!

"Trò chơi kết thúc!" Hoắc Triệu Cảnh lạnh lùng nói.

Trong phòng khách chuyên dùng tiếp đón khách quý của Mai gia bảo.

Nơi đây bày biện hoa mỹ, có mười mấy loại kỳ hoa dị thảo trồng trong chậu dương chi ngọc được bày ở xung quanh để khách ngắm nghía.

Mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc áo gấm, mặt mỉm cười hầu hạ hai bên.

Sau khi lau bàn sạch sẽ, lại tỉ mỉ trưng bày hoa quả bánh ngọt rực rỡ muôn màu.

Còn có linh tửu được chứa trong hai bình thủy tinh màu sắc xanh biếc, tản ra từng mùi hương thơm ngát, được cẩn thận đặt xuống mặt hai người.

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, lại không đụng tới một cái nào.

Thứ nhất là hai người bọn họ không vừa mắt linh quả linh thực của Mai thị; thứ hai là ngày thường đệ tử Thánh tông còn phải đề phòng cả huynh đệ bên cạnh mình, huống chi bọn họ không hề quen biết Mai gia, sao lại không đề phòng chứ?

Sau khi chờ đợi một lát, hai người thấy ngồi ngây ra cũng không thú vị, lại khinh thường trò chuyện với người Mai thị, dứt khoát truyền âm trò chuyện: "Một mạch Kiêm Tang suy yếu lâu ngày, mạch chủ trước thường xuyên bị mạch chủ Chiêu Xuyên nhằm vào, cuộc sống không hề dễ chịu. Thế nhưng, vị mạch chủ hiện tại có thực lực mạnh, tính tình cũng khá trầm ổn, biết đâu sau này có thể tăng xếp hạng trong mười ba mạch."

Đái Bạch Thì cười hắc hắc: "Tất nhiên thực lực của mạch chủ không còn gì phải bàn cãi, có hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn nào không có thực lực phi phàm? Về phần tính tình trầm ổn này... Sau này chúng ta nên đối xử tốt với Kim sư muội, không, ân cần với Kim sư tỷ một chút thì hơn."

Chương 474: Thực lực không đủ, trang bị bù vào

"Cũng không thể quá ân cần." Ánh mắt Nghiêm Ngọc Minh lay động, nhắc nhở, "Mạch chủ mới nhậm chức lập tức giao tất cả sự vụ một mạch Kiêm Tang cho u Dương sư tỷ! Mặc dù u Dương sư tỷ khoan dung rộng lượng, cũng không ngại để Kim sư tỷ gia nhập, nhưng bây giờ người làm chủ một mạch Kiêm Tang là u Dương sư tỷ, sao có thể khinh thường?"

"Nói cũng đúng." Đái Bạch Thì suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, còn nói thêm, "Mặc kệ thế nào, mạch chủ của chúng ta có Lệ chân truyền làm chỗ dựa, chắc chắn tiền đồ không tệ! Một mạch Kiêm Tang không gò bó được mạch chủ!"

Nghiêm Ngọc Minh bùi ngùi nói: "Thiên Đạo Trúc Cơ... Môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp thứ tư cả Thánh tông... Nếu mạch chủ bằng lòng truyền thụ cho gia tộc chúng ta..."

Đang nói đến chỗ này, đột nhiên nghe thấy nơi xa vang lên một tiếng động thật lớn!

Hình như nơi phát ra tiếng động là vị trí của Bùi Lăng và Kim Tố Miên.

Hai người lập tức cảnh giác.

Đang muốn đi ra ngoài quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một nhóm tộc nhân Mai thị đã hành động trước một bước, mặt không thay đổi đi tới.

Cùng lúc đó, Mai Khả Thu ngồi trong phòng khách cũng lạnh lùng đứng lên, bao vây hai người lại.

Phát hiện tình huống không đúng, sắc mặt Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đều trầm xuống, lạnh giọng quát: "Các ngươi dám mưu hại đệ tử Thánh tông? Không sợ vi phạm môn quy bị nghiền xương thành tro sao!?"

Tộc nhân Mai thị không nói một câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người.

Lúc này, lại có một nữ tu xa lạ đi ra từ phía sau.

Dáng vẻ nữ tu này diễm lệ, tóc dài xõa tung, Mi Tâm Trụy khảm đá quý bồ câu đỏ như máu, càng làm nổi bật da thịt tuyết trắng.

Nàng mặc một bộ trường bào màu trắng rộng rãi, chỉ tùy ý bó lại ở bên hông lại không che giấu được dáng người thướt tha. Vừa xuất hiện, vẻ mặt tất cả tộc nhân Mai thị đều trở nên cuồng nhiệt nhìn nàng không chớp mắt, hận không thể quỳ xuống hôn mũi chân nàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

"Thiên Sinh giáo!" Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh thấy cách ăn mặc của nàng, lập tức giật mình!

Đệ tử Thiên Sinh giáo lại ẩn nấp ở gia tộc Mai thị, hơn nữa còn khống chế người trong gia tộc Mai thị?

Tất cả gia bảo dưới trướng Trọng Minh tông dọc theo con đường này, nhất là gia tộc Tuyên thị phụ trách trấn thủ nơi đây đều chết sạch rồi sao?! Lại xảy ra sơ suất lớn như thế!

Nữ tu kia đánh giá bọn họ một chút, nở nụ cười xinh đẹp, môi son nhẹ nhàng mở ra: "Lên!"

Một đám tộc nhân Mai thị không chút do dự, lập tức rút ra đủ loại binh khí, lao thẳng đến Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh.

Vẻ mặt hai người nghiêm túc không hề nương tay, chân nguyên phun trào quanh người, thi triển thuật pháp đánh về phía tộc nhân Mai thị.

Rầm rầm rầm...

Tu vi tộc nhân Mai thị đều chỉ là Luyện Khí, cho dù bây giờ bị nữ tu này mị hoặc không sợ sống chết, nhưng đối đầu với hai vị Địa Đạo Trúc Cơ cũng chỉ giữ vững được mấy hơi thở đã bị tàn sát gần như không còn.

Chỉ có điều, sau khi giết sạch tộc nhân Mai thị, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh không hề vui sướng chút nào.

Bởi vì nữ tu Thiên Sinh giáo trước mắt là Trúc Cơ trung kỳ!

Nữ tu đưa cái lưỡi đinh hương ra liếm môi son xinh đẹp, mỉm cười quyến rũ: "Côn trùng Luyện Khí kỳ đều đã chết."

"Chắc hai vị cũng làm nóng người xong rồi nhỉ?"

"Đáng tiếc."

"Vốn còn có thể thêm hai món đồ chơi không tệ, nhưng đại sư huynh muốn các ngươi chết!"

"Hai vị đừng trách ta, đây là thiên ý muốn diệt các ngươi."

"Sâu kiến sao có thể vi phạm thiên ý?"

Còn chưa dứt lời, mười ngón tay mảnh khảnh của nữ tu đã bấm niệm pháp quyết như hoa lan nở rộ, chỉ thấy thi thể đám người Mai thị còn chưa lạnh đã nhanh chóng nhúc nhích, trong chớp mắt vô số chồi non phá thể mà ra!

Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng khách như một biển hoa.

Trên người những thi thể này mọc ra bông hoa, thân đen nhánh lại không có lá, chỉ có một nụ hoa hơi mờ lớn khoảng một bàn tay mọc ra ở đầu cành.

Nụ hoa chưa nở ra, một mùi hương trộn lẫn giữa máu tươi và thi khí đã tản ra.

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh lập tức ngừng thở, người trước không hề chậm trễ lấy ra một tấm phù lục màu đen, sau khi thôi động, phù lục lập tức hóa thành một huyết thủ to lớn vồ về phía nữ tu!

Đây là vật giữ mệnh mà gia tộc cho hắn ta, bên trong phong tồn một kích của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ!

Đây cũng là chỗ tốt của con cháu thế gia.

Khác với lúc Thi Đấu Ngoại Môn, mục đích của Thi Đấu Ngoại Môn là tuyển chọn ra thiên tài chân chính, cho nên có hạn chế các mặt, cho đệ tử tham gia một sự công bằng cơ bản nhất.

Căn bản không thể dùng rất nhiều đồ bên ngoài!

Nhưng trong trận chiến sống chết như bây giờ, đối thủ còn là người khác phái, lại không có gì kiêng dè, không từ thủ đoạn, muốn dùng cái gì cứ dùng.

Tên nữ tu Thiên Sinh giáo kia thấy cảnh này, không khỏi giật mình!

Sau khi bọn họ đến Mai gia bảo, vì mai phục đệ tử Trọng Minh tông đã sớm dùng thuật mị hoặc để tra hỏi tộc nhân Mai thị, nghe ngóng được lai lịch đại khái của bốn đệ tử Trọng Minh tông nhận nhiệm vụ này.

Tổng cộng bốn đệ tử Trọng Minh tông nhận nhiệm vụ lần này đều là nội môn đệ tử mới cùng một mạch.

Chương 475: Mai lão gia chủ (1)

Trong đó người cầm đầu là Bùi Lăng, vừa tiến vào nội môn đã được đề cử là mạch chủ một mạch Kiêm Tang.

Mấy tháng trước, hắn vừa giành được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, khát máu hiếu sát... Về phần ba người khác, tộc nhân Mai thị lại không biết nhiều.

Dù sao gần đây hung danh của Bùi Lăng lan tràn ở Trọng Minh tông, sau khi biết hắn nhận nhiệm vụ, Mai thị không tiêu tốn tài nguyên đi nghe ngóng lai lịch ba người khác nữa.

Bọn họ không có con cháu ở Trọng Minh tông, dù là gia tộc thuộc sự quản lý của Trọng Minh tông, nhưng muốn nhờ quan hệ đi tìm hiểu tình huống nội môn đệ tử cũng phải vận dụng mấy mối quan hệ và giao tình ít ỏi của lão gia chủ. Hành động lần này không chỉ tốn thời gian phí sức, hơn nữa lão gia chủ đã gần hết thọ nguyên, giữ lại những ân tình này còn có nhiều công dụng hơn, không thể dùng hết toàn bộ.

Chỉ cần biết tình huống của Bùi Lăng này, cũng đã quá đủ với gia tộc Mai thị rồi

Vì vậy sau khi đám người Thiên Sinh giáo nghe xong những tin tức này, tưởng ngoại trừ Bùi Lăng thì ba người khác đều không quan trọng gì.

Bởi vậy, sau khi xác nhận Bùi Lăng và nữ tu Trọng Minh tông kia đến cạm bẫy do bọn họ bố trí, Hoắc Triệu Cảnh đã đặt trọng điểm vào việc đối phó Bùi Lăng.

Hai tên đệ tử Trọng Minh tông còn lại chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, đều giao cho nữ tu Thiên Sinh giáo am hiểu mị hoặc này.

Lại không ngờ, hai người này còn có át chủ bài như thế!

Nghĩ đến đây, trong mắt nữ tu Thiên Sinh giáo hơi lóe lên ánh sáng, viên đá quý trên Mi Tâm Trụy tản ra một trận dao động vô hình, đột nhiên rời khỏi trụy hóa thành một vòng huyết quang bay thẳng đến huyết thủ!

Oanh!!

Huyết thủ bị phá nhưng viên đá quý như máu cũng phát ra một tiếng vang giòn, ở chính giữa đột nhiên xuất hiện một vết nứt.

Thứ này gần như là pháp khí ở Thiên Sinh giáo, nếu đã hư hao, dù có tu sửa hoàn hảo cũng không thể dùng nữa.

Không có thời gian để đau lòng, sóng mắt nữ tu xoay chuyển, trong chớp mắt đã vô cùng quyến rũ, bàn tay vuốt mái tóc dài, mỉm cười xinh đẹp với bọn họ.

Thuật mị hoặc!

Trong lòng Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh giật mình muốn tránh thoát, nhưng lại không chịu khống chế nhìn về phía nàng.

Càng nhìn càng cảm thấy nữ tu có khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, là tuyệt đại giai nhân hiếm thấy trên đời.

Mỗi một hành động, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra sự quyến rũ khiến bọn họ không thể ngăn cản.

Vào lúc này, tất cả mọi thứ như sinh tử vinh nhục, gia tộc bản thân, thế gian đủ loại đều trở nên yếu ớt mà nhỏ bé, nhẹ như lông hồng. Dường như giữa thiên địa chỉ có bóng hình xinh đẹp trước mắt là nhan sắc duy nhất còn sinh động.

Dường như chỉ cần có thể chiếm được một nụ cười của nàng, dù rơi đầu đổ máu cũng không tiếc!

Vào lúc như si như say lại thấy nữ tu vẫy tay với mình, một chút tỉnh táo cuối cùng trong lòng hai người lung lay sắp đổ, đã vô thức đi về phía nàng.

Nữ tu hơi cong khóe môi, chậm rãi rút ra một thanh chủy thủ sáng như tuyết từ trong tay áo, dù bận vẫn ung dung chờ đợi bọn họ đi qua chịu chết.

Vào lúc quan trọng, Nghiêm Ngọc Minh dựa vào nghị lực cực lớn, khó khăn lấy ra một cái chuông nhỏ, dùng hết toàn bộ sức lực hơi lung lay một chút.

Keng!

Tiếng chuông như tiếng sét nổ tung bên tai hai người.

Trong nháy mắt, hai người đột nhiên khôi phục thần chí.

Thuật mị hoặc bị phá, khí huyết trong lồng ngực nữ tu Thiên Sinh giáo cuộn trào từng cơn, hàng mày cau lại.

Thực lực của hai người này không mạnh, nhưng trên người lại có không ít át chủ bài, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn hai người này là con cháu xuất thân thế gia ở Trọng Minh tông.

Nghĩ tới đây, sắc mặt nữ tu Thiên Sinh giáo trắng bệch, trong lòng thầm oán hận: Trọng Minh tông đáng chết!

Rõ ràng trong tông có rất nhiều con em thế gia, đời sau của người tu chân, nhưng vẫn mở rộng cánh cửa tu hành thu nhận rất nhiều huyết mạch ti tiện, còn đối xử ngang hàng với đệ tử xuất thân cao quý, bồi dưỡng như thường... Làm hại nàng phán đoán sai lầm!

Nếu không, Nghiêm Ngọc Minh thì cũng thôi.

Đái Bạch Thì này ăn mặc cao quý, nếu ở Thiên Sinh giáo thì không dùng đầu óc cũng biết hắn ta có xuất thân thế gia. Dù sao ở trong Thánh giáo coi trọng xuất thân, quần áo cao sang lộng lẫy là thứ quá dễ dàng với tu sĩ, nhưng thân phận không đủ, nếu dám tùy tiện mặc sẽ nhận hậu quả vô cùng thê thảm!

Như thế, sao nàng lại không đề phòng?

Trên thực tế, mặc dù nữ tu này không biết lai lịch của Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh, cũng chưa từng khinh địch.

Vừa rồi tộc nhân Mai thị bưng nước trà và linh thực lên, nàng đều dùng thủ đoạn hạ cổ độc đặc chế của Thiên Sinh giáo, nhưng hai người này tâm tư kín đáo, vô cùng cẩn thận, đừng nói trà rượu trái cây, ngay cả dụng cụ cũng không chạm đến.

Nếu không, dù bây giờ trên người hai người này có nhiều át chủ bài, cũng không thể sử dụng được, chỉ tặng thêm cho nàng một bảo bối đồng tử thôi!

Đối mặt một lát, nữ tu Thiên Sinh giáo đột nhiên cười lạnh nói: "Trời muốn diệt hai người các ngươi, hai người các ngươi cần gì phải nghịch lại ý trời?"

Chương 476: Mai lão gia chủ (2)

"Mặc kệ bây giờ các ngươi giãy giụa như thế nào, cũng không thể nghịch chuyển thiên ý!"

"Chờ đại sư huynh giết Bùi mạch chủ của các ngươi, hai người các ngươi cũng phải chết!"

Nói xong, nữ tu Thiên Sinh giáo giơ hai tay lên, hung hăng vỗ về phía hai người Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh.

Thấy chưởng phong gào thét mà xuống, Đái Bạch Thì lập tức lấy ra phù lục, sau khi thôi động lập tức hóa thành một bức màn máu, bao vây hai người ở trong đó.

Ầm ầm ầm ầm...

Màn máu rung động dữ dội nhưng lại thành công phòng thủ được tất cả công kích của nữ tu Thiên Sinh giáo.

"Ha ha ha... Bùi mạch chủ là người của Lệ chân truyền trong Thánh tông ta, át chủ bài trên người hắn còn nhiều hơn chúng ta!"

"Không sai! Với thực lực của Bùi mạch chủ, thiên ý cũng vô dụng!"

"Nơi này là địa bàn Thánh tông, chúng ta không cần thắng, chỉ cần có thể kéo một khoảng thời gian, tu sĩ bản địa phát hiện được, nhất định sẽ báo cáo cho Tuần Sát Sứ, đến lúc đó các ngươi là huyết thực đưa tới cửa!"

"Đến lúc đó đừng bảo là tiểu tiện nhân ngươi, ngay cả vị đại sư huynh kia cũng khó thoát kết cục lột da luyện hồn!"

"Thánh tông ta không e dè như Thiên Sinh giáo các ngươi, chỉ sợ đệ tử xuất thân không tốt người sau vượt người trước, chèn ép loại người mềm yếu vô dụng như các ngươi xuống."

"Mỗi một vị thiên kiêu của Thánh tông đều một đường chém giết từ tầng dưới chót lên! Biết đâu, Tuần Sát Sứ chưa đến, vị đại sư huynh kia đã là vong hồn dưới đao Bùi mạch chủ."

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh vừa nói vừa lấy đan dược ra sử dụng.

Mặc dù gia tộc cho phù lục và pháp khí lợi hại, nhưng tiêu hao quá nhiều chân nguyên.

Cũng may, đan dược khôi phục chân nguyên trên người bọn họ đều có phẩm chất thượng giai.

...

Trong mật thất Mai gia bảo.

Xung quanh vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi.

Thỉnh thoảng có một phù văn còn sót lại loé lên ánh sáng nhạt, muốn khôi phục sự lưu động của linh lực, cuối cùng lại vì bị phá hỏng quá nặng nề, khó mà làm gì được, chỉ có thể thoi thóp tàn lụi.

Vẻ mặt Mai Tranh vẫn lạnh lùng, chỉ là khí tức của hắn ta càng sa sút hơn một ngày trước.

Bỗng nhiên, một phương hướng nào đó trong Mai gia bảo truyền đến tiếng đánh nhau, khí thế cực lớn, ngay cả đại trận hộ tộc đều run lên nhè nhẹ.

Hắn ta cảm ứng một chút, khẽ gật đầu.

Đệ tử Trọng Minh tông thật đã đến!

Lần này Thiên Sinh giáo ra tay với Mai gia của hắn ta, hơn phân nửa là vì đối phó mấy vị đệ tử Trọng Minh tông kia.

Thế nhưng...

"Khí tức chỉ có Trúc Cơ tiền kỳ, lại sớm nắm giữ một môn thần thông!"

"Hôm qua tên tiểu bối kia Thiên Sinh giáo bị ta đả thương, bây giờ còn chưa khôi phục..."

"Nhưng dù vậy, tiểu bối kia cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, lại không làm gì được một Trúc Cơ tiền kỳ?"

"Chẳng lẽ là... Thiên Đạo Trúc Cơ?!"

Nghĩ tới đây, Mai lão gia chủ nhướn mày, thọ nguyên của hắn ta gần hết nên luôn ngủ say trong mật thất.

Nếu trong tộc không có việc lớn, cũng không ai dám tới quấy rầy hắn ta.

Vì vậy, hắn ta không biết quá nhiều những chuyện xảy ra ở Trọng Minh tông trong khoảng thời gian này.

Ngay cả nhiệm vụ Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc lần này, cũng là hắn ta nhận được tin tức từ rất sớm, ra lệnh từ trước.

"Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, Thánh Tông chỉ có ba nhà Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị mới có."

"Lệ thị đã có một Lệ Liệp Nguyệt, Tô thị cũng có Tô Chấn Hòa, duy chỉ có Tư Hồng thị... Không có đời sau, chỉ có thể để Chu Diệu Ly có huyết mạch Tư Hồng thị đi tranh đoạt vị trí Thánh Nữ Thánh tông."

"Chẳng lẽ người Trọng Minh tông nhận nhiệm vụ của tộc ta là hậu bối mới lên của Tư Hồng thị?"

Nghĩ vậy, Mai lão gia chủ lập tức phát hiện chiến trường lại có thay đổi.

Hắn ta hơi suy nghĩ, lập tức truyền âm: "Tiểu bối, hắn tu luyện 【 Nộ Vương Thiên 】 Thiên Sinh giáo, càng tức giận thì thực lực càng mạnh. Bây giờ ngươi giết bốn vị sư đệ sư muội của hắn, cơn giận trong lòng hắn đã phá thần thông của ngươi! Cách đối phó rất đơn giản, một là để vị nữ tu bên cạnh ngươi đi chịu chết, cứ vậy cơn giận sẽ tiêu tan, ngươi sẽ có cơ hội để lợi dụng được; hai là lão phu ra tay tạo cho ngươi một cơ hội giết hắn!"

Trong khóa viện, nhà cửa bị san thành đất bằng, cây cỏ xanh tươi rậm rạp cũng không còn sót lại chút gì, trong tầm mắt là một đống lộn xộn.

Hoắc Triệu Cảnh đứng giữa khoảng không, tay trái nâng cốt ấn to lớn, tay phải liên tục đánh ra từng đạo chưởng kình mênh mông ầm vang rơi xuống.

Dấu vết ăn mòn trên mặt đất nhanh chóng lan tràn, bàn tay trắng xám duỗi ra từ mặt đất, cốt cự nhân lại leo ra ngoài.

Nhưng lần này không phải ba con, mà là mười con!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng chém ra mấy trăm đạo đao khí, đao khí gào thét như rồng, huyết quang đầy trời đỡ lấy chưởng kình của Hoắc Triệu Cảnh.

Ầm ầm ầm ầm...

Đao khí lập tức bị chưởng kình chấn vỡ, sự chênh lệch cực lớn trên mặt tu vi đã được thể hiện vô cùng tinh tế ở đây.

Ngay lúc chưởng kình sắp đánh vào người, chín đạo đao phách quanh người Bùi Lăng ầm vang chém ra, tất cả chưởng kình lao về phía hắn đều bị đao phách đánh tan!

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm túc, tu vi của Hoắc Triệu Cảnh đã trở lại Trúc Cơ hậu kỳ, hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu!

Vừa rồi hắn liên tục thi triển Vĩnh Chú thần thông, lúc này đã không có hiệu quả quá lớn với Hoắc Triệu Cảnh, cũng vì tu vi chênh lệch quá lớn, huyễn thuật của Ngọc Tuyết Chiếu không mê hoặc được Hoắc Triệu Cảnh.

Đương nhiên, có Huyết Sát đao phách ở đây, trong thời gian ngắn Hoắc Triệu Cảnh cũng không làm gì được hắn.

"Mạch chủ, chỗ ta còn có mấy tấm bùa chú mà đường tỷ cho ta."

Chương 477: Một ngón tay, một đao!

Kim Tố Miên lập tức truyền âm nói, đường tỷ Kim Tố Đài là một mạch chủ trong trung ngũ mạch nội môn, tu vi đã là Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, không thể kém hơn Hoắc Triệu Cảnh trước mắt.

Chỉ có điều, tuy đường tỷ của nàng rất mạnh, nhưng muốn dựa vào phù lục mà đường tỷ cho nàng để đánh bại Hoắc Triệu Cảnh, đó là chuyện không thể nào!

Hiện tại, tác dụng chân chính của những bùa chú này là kiềm chế Hoắc Triệu Cảnh, tạo cơ hội cho Bùi Lăng.

Nghe vậy, Bùi Lăng vừa muốn đáp lời, đã thấy một con cốt cự nhân đánh một chưởng về phía Kim Tố Miên!

Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển Huyết Quỷ độn pháp hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Kim Tố Miên, sau đó một phát bắt được cổ tay của đối phương, dẫn đối phương chạy trốn.

Oanh!

Chỗ mà Kim Tố Miên vừa đứng lập tức bị đánh ra một chưởng ấn to lớn.

Hoắc Triệu Cảnh lập tức một tay bắt pháp quyết, sau đó ném cốt ấn trên tay trái ra, cốt ấn nhanh chóng biến lớn rơi về phía Bùi Lăng và Kim Tố Miên!

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lùng, suy nghĩ hơi xoay chuyển chín đạo đao phách lập tức hợp nhất, hóa thành một đạo đao khí huyết sắc, cô đọng như thực chất, trực tiếp chém về phía Hoắc Triệu Cảnh!

Oanh!!!

Cốt ấn đè xuống, cả vùng đột nhiên chấn động, ngay cả đại trận gia tộc Mai thị cũng run rẩy dữ dội.

Chỉ có điều, Bùi Lăng và Kim Tố Miên đã phi độn đến nơi xa trước khi cốt ấn đến.

Cùng lúc đó, đao phách chém về phía Hoắc Triệu Cảnh, Hoắc Triệu Cảnh không kịp thu hồi cốt ấn, lập tức đẩy hai tay ra.

Hai đạo chưởng kình sung túc rơi xuống mang theo lửa giận vô tận, đột nhiên đánh về phía đao phách.

Xoạt!

Ngay sau đó, đao phách trực tiếp xé toang hai đạo chưởng kình của Hoắc Triệu Cảnh, khí thế không giảm hung hăng chém vào trán Hoắc Triệu Cảnh!

Hoắc Triệu Cảnh vội vàng bắt chéo hai tay trước người, trên cánh tay lập tức sinh ra một tầng bao cổ tay bạch cốt.

Keng!!

Bao cổ tay bạch cốt và đao khí va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang lớn, ngay sau đó vang lên tiếng răng rắc, bao cổ tay lại xuất hiện vết nứt như mạng nhện.

Cùng lúc đó, Hoắc Triệu Cảnh bị đao kình đẩy lui mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững.

Đao phách lại hóa thành nữ tử huyết y thủ vệ bên cạnh Bùi Lăng.

Hoắc Triệu Cảnh đang muốn tiếp tục ra tay, chợt yết hầu tanh ngọt, "oa" một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi!

Hít sâu một hơi, sau khi lau vết máu trên khóe môi, sắc mặt hắn ta âm trầm.

Hắn ta không bị đao phách của Bùi Lăng gây thương tích, mà là hôm qua bị nội thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này rơi vào trận chiến dữ dội, nhất thời không áp chế nổi vết thương cũ.

Thấy Hoắc Triệu Cảnh có thương tích trong người, Bùi Lăng vội vàng lấy ra một nắm đan dược ném vào trong miệng, sau đó vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 để hòa tan dược lực, khôi phục chân nguyên.

Tuy Huyết Sát đao phách có uy lực mạnh nhưng tiêu hao quá nhiều chân nguyên!

Đôi bên rơi vào trạng thái giằng co ngắn ngủi, không ai ra tay trước.

Ngay lúc này, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên một giọng nói già nua: "Tiểu bối, hắn tu luyện 【 Nộ Vương Thiên 】 Thiên Sinh giáo, càng tức giận thì thực lực càng mạnh. Bây giờ ngươi giết bốn vị sư đệ sư muội của hắn, cơn giận trong lòng hắn đã phá thần thông của ngươi! Cách đối phó rất đơn giản, một là để vị nữ tu bên cạnh ngươi đi chịu chết, cứ vậy cơn giận sẽ tiêu tan, ngươi sẽ có cơ hội để lợi dụng được; hai là lão phu ra tay tạo cho ngươi một cơ hội giết hắn!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, Nộ Vương Thiên? Càng tức giận thì thực lực càng mạnh?

Ngay sau đó, hắn lập tức kịp phản ứng, chẳng trách bây giờ Vĩnh Chú thần thông của hắn đã không có tác dụng với Hoắc Triệu Cảnh.

Trong tình huống này, chắc chắn là Vĩnh Chú thần thông có hiệu lực nhưng thực lực thật sự của Hoắc Triệu Cảnh đã mạnh hơn mức độ mà hắn ta thể hiện ra vào lúc này!

Dù sao, đúng là sư đệ sư muội của Hoắc Triệu Cảnh đã chết ở trong tay hắn, không phải bốn người mà là mười một người!

"Ngươi là lão gia chủ Mai gia? Ngươi còn sống?" Bùi Lăng truyền âm dò hỏi.

"Lão phu chỉ không còn nhiều thọ nguyên, một hậu bối Trúc Cơ hậu kỳ Thiên Sinh giáo không giết được lão phu!" Mai lão gia chủ lập tức trả lời, "Đừng nhiều lời nữa, ngươi chọn thế nào?"

"Ta không thể để sư muội ta đi chịu chết!" Bùi Lăng không hề chậm trễ trả lời, "Lão gia chủ đã ra tay, vậy có điều kiện gì không?"

Nói xong, Bùi Lăng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần đối phương nói ra điều kiện không quá khó khăn, vậy hắn sẽ đồng ý.

Dù sao hắn là mạch chủ một mạch Kiêm Tang, điều quan trọng nhất hiện nay là bảo vệ tốt tính mệnh của đệ tử trong mạch!

Lão gia chủ Mai thị đã ra tay, tất nhiên sẽ tốt hơn là hắn liều mạng.

"Đợi lát nữa lại nói điều kiện, bây giờ lão phu sẽ ra tay, ngươi phải chuẩn bị sẵn!" Mai lão gia chủ lập tức nói.

Thiên Sinh giáo hại chết toàn tộc hắn ta, hắn ta không thể để người Thiên Sinh giáo còn sống rời đi!

Dù tiểu tử Trọng Minh tông này không phải con cháu Tư Hồng thị, hắn ta cũng sẽ giúp đối phương chút sức lực.

Nếu vận khí tốt, đối phương thật sự là con cháu Tư Hồng thị... Vậy chưa chắc hắn ta đã không thể tranh thủ Kết Đan một lần cuối cùng trước khi hết thọ nguyên!

Chương 478: Thắng! (1)

Nói xong, trong đôi mắt đục ngầu của Mai lão gia chủ đột nhiên lấp lóe tia sáng sắc bén như kiếm, ánh mắt của hắn ta xuyên qua từng tầng cách trở, trong nháy mắt đã khóa chặt Hoắc Triệu Cảnh, sau đó chậm rãi nâng một ngón tay thon gầy già nua lấm tấm từng điểm màu nâu đen lên, ấn về phía xa.

Vù!

Một chỉ kình hoàn toàn do huyết khí tạo thành, bắn ra từ mật thất lão gia chủ, vượt qua nhà cửa, tường viện cùng hòn non bộ dày đặc, chỉ thẳng vào sau lưng Hoắc Triệu Cảnh!

Cùng lúc đó, trong nháy mắt lão gia chủ kết thúc truyền âm, Bùi Lăng lập tức dùng hai hai tay nắm chặt Cửu Phách Đao, tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả Kim Tố Miên và Ngọc Tuyết Chiếu đều phai nhạt!

Đao phách như có cảm giác, nhanh chóng trốn vào trong Cửu Phách Đao.

Lúc này, tâm tư Bùi Lăng đang đứng trong một khoảng không, dường như thời gian xung quanh cũng trở nên chậm chạp, Huyết Sát đao pháp vận chuyển, đao ý, đao linh, ngoại sát, chân nguyên, lực lượng Vĩnh Chú thần thông trong Chú Quỷ đạo cơ... Toàn bộ lực lượng của hắn đều hội tụ trong một đao kia!

Đây là một đao mà hắn ngộ ra khi cận kề giữa ranh giới sống chết trong trận giao chiến với Bích Tinh Huyết Lang Vương ở Thi Đấu Ngoại Môn, nhưng cũng có điều khác với lúc trước, bây giờ còn thêm đao linh và lực lượng Vĩnh Chú!

Khó khăn lắm Hoắc Triệu Cảnh mới đè ép được thương thế đang muốn tiếp tục ra tay, trái tim đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được sát cơ tràn trề giáng xuống từ nơi sâu xa, hơi thở tử vong lao đến từ bốn phương tám hướng!

Lông tóc cả người hắn ta dựng đứng, vô cùng hoảng sợ.

Quan niệm chính của Thiên Sinh giáo là trời sinh vạn vật, tôn ti đã định.

Vì vậy, vừa coi trọng xuất thân đệ tử, vừa tin tưởng thiên ý từ nơi sâu xa.

Dù Hoắc Triệu Cảnh vô cùng tự tin với thực lực của mình, lúc này cũng không dám bỏ qua loại chấn động theo bản năng này.

Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng tràn ngập vẻ nghiêm nghị.

Không thể đỡ một đao kia chính diện!

Dù bây giờ hắn ta không bị thương, muốn đón lấy một đao kia cũng phải trả giá cực kỳ nặng nề.

Với trạng thái và dự cảm hiện tại của mình, chỉ cần không né tránh, chắc chắn sẽ bị một đao chém chết!

Nghĩ đến đây, Hoắc Triệu Cảnh lập tức điều khiển tất cả cốt cự nhân che ở trước người mình, đồng thời tay nâng cốt ấn chuẩn bị dùng để phòng ngự bất cứ lúc nào, có cốt cự nhân và cốt ấn ngăn cản, đã đủ để mình tránh một đao tiếp theo của đối phương!

Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn ta đột nhiên lại sinh ra một cảm giác nguy cơ như có gai ở sau lưng!

Sau lưng?

Hướng kia... Là vị lão gia chủ Mai gia đã nửa bước Kết Đan!

Vừa mới kịp phản ứng, Hoắc Triệu Cảnh không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, một chỉ kình cô đọng như mũi tên nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong khóa viện, im ắng đâm thẳng vào giữa lưng hắn ta!

Cùng lúc đó, cuối cùng Bùi Lăng đã chém ra một đao!

Hoắc Triệu Cảnh lập tức hoảng sợ, thọ nguyên của Mai lão gia chủ đã không còn bao nhiêu, thậm chí cả Mai thị đều bị tàn sát, hắn ta cũng không thể rời khỏi mật thất bế quan.

Hắn ta không ngờ đối phương còn có thủ đoạn như vậy!

Càng không ngờ đối phương đối mặt với cái chết thảm thiết của rất nhiều dòng dõi trong bảo, lại chịu nhịn giả vờ không có cách nào, cho mình một kích trí mạng ngay lúc này!

Vào thời khắc cận kề giữa sống và chết, Hoắc Triệu Cảnh căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn ta vội vàng lấy cốt ấn cản ở sau lưng mình.

Đinh!

Một tiếng trong trẻo vang lên, cốt ấn không phản ứng chút nào.

Một chỉ thanh thế thật lớn này chỉ là một hư chiêu!

Xoạt!

Cùng lúc đó, một đạo đao khí huyết sắc cuồng bạo như sấm chớp rơi xuống từ chín tầng trời, ầm vang chém xuống!

Trong khoảnh khắc đã chém vỡ mười bộ cốt cự nhân, chém đến trước người Hoắc Triệu Cảnh!

Vì chỉ kình của Mai lão gia đã khiến Hoắc Triệu Cảnh phân tâm, lúc này hắn ta đã không còn thời gian trốn tránh đao khí, lại không kịp thu hồi cốt ấn vừa đưa ra, đành phải trơ mắt nhìn đao khí không chút trở ngại xuyên qua thân thể mình...

Phốc!

Máu tươi như hoa Mạn Đà La nở rộ, huyết nhục văng tung tóe cả khóa viện.

Xác Hoắc Triệu Cảnh chia thành hai đoạn rơi xuống từ không trung, còn chưa rơi xuống đất, tinh huyết cả người đã bị đao khí hấp thu, hóa thành ngoại sát tươi mới.

Sau khi đao khí xuyên qua thân thể Hoắc Triệu Cảnh lại dừng ngay trước mặt đại trận, sau đó hóa thành dáng vẻ đao phách huyết nữ, khí tức càng cường đại hơn trước đó.

Trong mắt chín cái đầu đều lộ ra vẻ mê say, mùi vị tinh huyết tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ không tệ!

Nếu có thể lấy nhiều thêm chút nữa lại càng tốt hơn!

Lúc này, Bùi Lăng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, một đao kia gần như hao tổn sạch tất cả chân nguyên của hắn, hắn lập tức lấy ra một vốc đan dược nuốt vào trong miệng.

Đao phách huyết nữ lập tức trở lại bên cạnh Bùi Lăng, chia ra chín bóng dáng xinh đẹp vây quanh bảo vệ chủ nhân, ngay cả Kim Tố Miên và Ngọc Tuyết Chiếu cũng không cho tới gần.

Thấy thế, Bùi Lăng cũng không có tâm tư nói thêm cái gì, lập tức vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 luyện hóa dược lực.

Sau một lúc, hắn hơi khôi phục chút chân nguyên, sắc mặt không còn quá xấu nữa, lập tức đứng dậy.

Chương 479: Thắng! (2)

"Mạch chủ, ta..." Kim Tố Miên do dự mở miệng, trong lòng nàng rất áy náy, nàng không giúp đỡ được chút nào trong trận chiến đấu này...

Nhưng không đợi Kim Tố Miên nói hết lời, Bùi Lăng lập tức nói: "Đi tìm Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh trước, vừa rồi chúng ta gặp mai phục, chỉ sợ hai người bọn họ cũng gặp phải tình huống giống vậy."

Nghe vậy, Kim Tố Miên mới phản ứng được, vừa rồi trận chiến của Bùi Lăng và Hoắc Triệu Cảnh quá nguy hiểm, nàng chỉ lo lắng cho Bùi Lăng, lại quên mất hai người Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh.

Ngay sau đó, Bùi Lăng thu hồi đao phách, hơi thi lễ một cái về hướng lão gia chủ vừa ra tay, lập tức chạy về phía tiền thính.

...

Tiền thính.

Cửa nát cửa sổ tàn tạ, rượu ngon hoa quả xen lẫn trong đám chén đĩa đổ ngổn ngang, bàn và bình phong đều đã vỡ vụn đầy đất.

Trong đống bừa bộn, vô số đóa hoa sáng long lanh điên cuồng sinh trưởng nở rộ, lại bị từng đạo phù lục tàn phá gần như không còn.

Rầm rầm rầm...

Đái Bạch Thì vừa đánh ra phù lục vừa không ngừng cắn thuốc.

Nghiêm Ngọc Minh cầm chuông nhỏ trong tay, thỉnh thoảng lắc một cái đề phòng đối phương dùng mị thuật mê hoặc, cũng vừa đánh vừa cắn thuốc.

Hai người dựa vào phù lục và pháp khí thượng thừa ở trong tay, không ngừng tiếp tế đan dược, trong chốc lát lại bắt đầu chiếm ưu thế, giết nữ tu Thiên Sinh giáo dần luống cuống tay chân.

Oanh!!!

Ở nơi xa, lại vang lên tiếng nổ.

Sắc mặt ba người không thay đổi tiếp tục chiến đấu, bên kia là chiến trường giữa Bùi Lăng Trọng Minh tông và Hoắc Triệu Cảnh Thiên Sinh giáo.

Trước khi ba người còn chưa khai chiến đã không ngừng vang lên tiếng động vô cùng to lớn.

Đến lúc này, ba người sớm thành thói quen, vì vậy không ai mất tập trung.

Rầm rầm rầm...

Ánh sáng phù lục lấp lánh, thuật pháp tung hoành khắp nơi.

Ba người lại đấu một lát, không thấy chiến trường phía bên kia vang lên tiếng động gì nữa, vẻ mặt ba người không giống nhau.

"Ha ha ha... Bùi mạch chủ của các ngươi có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đúng là rất đáng gờm, nhưng chỉ tiếc hắn gặp đại sư huynh Xuân Đàn chúng ta!" Nữ tu Thiên Sinh giáo chợt cười to.

Đại sư huynh là Trúc Cơ hậu kỳ, vị Bùi mạch chủ kia cũng chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ, sự chênh lệch tu vi to lớn như thế, Hoắc Triệu Cảnh không thể thua trong trận chiến lần này!

Bây giờ trận chiến bên kia đã kết thúc, chắc chắn người chết là Bùi mạch chủ Trọng Minh tông!

Nghe vậy, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh thay đổi sắc mặt, Bùi Lăng là Thiên Đạo Trúc Cơ, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh, nhưng Hoắc Triệu Cảnh Thiên Sinh giáo lại là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ thành danh đã lâu, thủ đoạn của hắn ta tàn nhẫn, chiến tích hiển hách. Chỉ nói thực lực, dù không bằng mạch chủ trung ngũ mạch Thánh tông, nhưng mạch chủ hạ ngũ mạch cũng không thể so sánh.

Bây giờ hai người này đã phân ra thắng bại, chắc chắn Hoắc Triệu Cảnh có khả năng thắng lớn hơn.

Nghĩ tới đây, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh liếc nhau, hai người lấy ra một tờ phù lục, đây là Bách Lý Độn Hình Phù, là át chủ bài giữ mệnh của hai người.

Chỉ là, đại trận hộ tộc của Mai gia bảo chưa bị phá, cũng không biết át chủ bài này còn có tác dụng hay không...

Thế nhưng, ngay lúc bọn họ nghĩ như vậy đã thấy huyết quang lóe lên, vị nữ tu Thiên Sinh giáo kia còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, tứ chi lập tức bị cắt ra gọn gàng, thân thể vô lực ngã xuống đất.

Huyết Ảnh tản đi để lộ ra bóng dáng Bùi Lăng, khí thế của hắn như hồng, toàn thân quanh quẩn sát ý, huyết khí nồng đậm phả vào mặt!

Tuy nhiên, vừa trải qua một trận đại chiến như vậy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí cơ yếu ớt không ổn định, hiển nhiên đã hao tổn cực lớn.

Nhưng dù vậy, nữ tu Thiên Sinh giáo tinh thông thuật mị hoặc này, vẫn không có sức phản kháng ở trước mặt hắn!

"Mạch chủ!" Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh lập tức vui mừng, không ngờ người thắng lại là Bùi Lăng!

Quả nhiên, nhân vật có thể một đường giết tới hạng nhất thi đấu ngoại môn Thánh tông, danh tiếng không phải là giả! Cái loại thiên kiêu Thiên Sinh giáo chỉ ỷ vào xuất thân để áp bức người ở tầng dưới chót không thể so sánh được!

Trọng Minh tông không quan tâm xuất thân, chỉ nhìn thực lực.

Mỗi một vị thiên kiêu đều là chân tài thực học, đáng kiêu ngạo trong cùng thế hệ!

Hai người tìm được chỗ sống từ đường chết, không kìm được sự vui mừng.

Vốn bọn họ đã có ý lấy lòng Bùi Lăng, lúc này thấy Bùi Lăng có uy thế như thế, chiến tích như thế, trong lòng càng thêm tin phục, lại có suy nghĩ thành tâm nương nhờ.

Đái Bạch Thì lập tức nói: "Chúc mừng mạch chủ đại thắng! Cái gọi là đại đệ tử Xuân Đàn Thiên Sinh giáo chỉ là con ông cháu cha có tiếng không có miếng mà thôi! Lúc trước còn có thể dựa vào gia thế để giả danh lừa bịp, nhưng gặp phải mạch chủ liền lộ ra nguyên hình."

Nghe vậy, Nghiêm Ngọc Minh nở nụ cười gằn ở trong lòng, lại nói: "Đái sư huynh nói vậy sai rồi! Hoắc Triệu Cảnh kia thành danh đã lâu. Bởi vì cái gọi là dưới danh tiếng vang dội không có kẻ vô dụng! Hắn có chiến tích hiển hách, sao tu vi lại là giả được? Chỉ có điều, hắn là thiên tài trăm năm mới có của Thiên Sinh giáo, nhưng mạch chủ một mạch Kiêm Tang chúng ta mới thật sự xứng đáng là thiên chi kiêu tử, nhân tài tương lai của tông môn!"

Lời editor: Do mấy hôm trước muội bận không đăng chương, nên hôm nay muội sẽ đăng bù, hôm nay 30p/chương nha các đại thần ơi!!!

Chương 480: Hoàn thành nhiệm vụ!

"Không phải Hoắc Triệu Cảnh quá yếu, là mạch chủ quá mạnh!"

Đệt.

Lão tử nói sai!

Đái Bạch Thì thay đổi sắc mặt, vội vàng sửa lời: "Tu vi của mạch chủ là do từng tầng Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông tuyển chọn ra, là hạng nhất mà nhiều người ao ước, không cần nói năng rườm rà! Điều ta khâm phục mạch chủ nhất là khí chất và tâm tính của mạch chủ. Hoắc Triệu Cảnh thanh danh hiển hách, tâm tính lại rất tàn nhẫn. Nếu đổi lại là ta đối đầu với loại người này, chắc chắn còn chưa khai chiến, trong lòng đã có mấy phần do dự."

"Chỉ mạch chủ mới có đạo tâm kiên định, thẳng tiến không lùi!"

"Ta có thể đi theo bên cạnh mạch chủ, học được chút mặt ngoài của mạch chủ đúng là phúc đức ba đời!"

Hai người ngươi một lời, ta một câu, trắng trợn khen ngợi.

Bùi Lăng không trả lời, mà nuốt một viên đan dược nhanh chóng được bổ sung chân nguyên vừa tiêu hao.

Lúc này, Kim Tố Miên và Ngọc Tuyết Chiếu cũng lần lượt chạy tới.

Bùi Lăng mở mắt ra, chỉ vào nữ tu Thiên Sinh giáo kia phân phó: "Tra hỏi một chút, lần này Thiên Sinh giáo còn có cá lọt lưới khác không."

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh tranh nhau đồng ý.

Mặc dù thực lực bọn họ chỉ có trình độ của nội môn đệ tử Thánh tông bình thường, nhưng một người học chế phù, một người học đúc khí, đều có tâm đắc trong việc hành hình.

Thấy rất tự tin với lời dặn dò của Bùi Lăng.

Sau khi thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu ngồi xuống tu luyện khôi phục chân nguyên, hai người lo lắng làm phiền hắn, liền kéo nữ tu kia đến nơi xa, còn lấy ra mấy tấm phù lục phong bế tiếng động trong vòng mấy trượng quanh đây.

Sau đó, Đái Bạch Thì cười lạnh một tiếng, duỗi ra năm ngón tay giữ chặt đỉnh đầu nữ tu kia, trong hai con ngươi lập tức chuyển thành đen nhánh!

Đôi mắt nữ tu lập tức trắng dã, phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn!

【 Sưu Hồn Thuật 】 !

Đây là thuật pháp mà bốn đại Ma môn đều có, có thể đọc ký ức suốt đời của mục tiêu.

Chỉ có điều, nếu mục tiêu bị sưu hồn có tu vi khá thấp, sau khi kết thúc sưu hồn sẽ trực tiếp mất mạng; cho dù có nền tảng tu vi nhất định, cũng sẽ tạo thành sự tổn thương vĩnh viễn trên hồn phách!

Thế nhưng, đối với Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh, điều quan trọng nhất hiện nay là hoàn thành nhiệm vụ mạch chủ giao cho bọn họ.

Về phần kết cục của nữ tu này... Vậy có liên quan gì?!

Đệ tử Thiên Sinh giáo dám can đảm đến địa giới Trọng Minh tông ra oai, dù phải chịu kết cục gì cũng là gieo gió gặt bão!

...

Trong phòng khách, Bùi Lăng chuyên tâm tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , tăng tốc độ khôi phục chân nguyên.

Trong tình huống này, hắn không dám sử dụng hệ thống uỷ thác.

Một canh giờ sau, cuối cùng khí tức của Bùi Lăng đã khôi phục hoàn toàn.

Vừa mở mắt ra đã thấy hai tên sư đệ canh giữ ở bên cạnh, Đái Bạch Thì vẫn cung kính bẩm báo trước tiên: "Mạch chủ, ta đã hoàn thành sưu hồn, lần này Thiên Sinh giáo có hơn mười người, toàn bộ đã đền tội!"

"Mạch chủ, Mai thị phúc phận nông cạn, nay đã gặp tai họa bị diệt môn." Nghiêm Ngọc Minh vội tiếp tục mở miệng, "Bây giờ Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đều là vật vô chủ, có thể thấy hai thứ này, còn có Mai gia bảo lớn như vậy đều là cơ duyên của mạch chủ. Kính xin mạch chủ đừng từ chối nữa."

Lúc này, Kim Tố Miên tiến lên, trình lên bảy túi trữ vật cùng một cái lệnh bài, nói: "Mạch chủ, đã lục soát được những túi trữ vật này trên thi thể đệ tử Thiên Sinh giáo, còn có gia chủ lệnh Mai thị, gia chủ lệnh là trung tâm của đại trận hộ tộc Mai thị, có thể khống chế mở và đóng trận pháp."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau khi nhận lấy túi trữ vật và gia chủ lệnh, nói: "Lần này đệ tử Thiên Sinh giáo chui vào địa giới Thánh tông ta, tùy ý sát hại gia tộc nằm dưới sự quản lý của Thánh tông ta, đúng là khinh người quá đáng! Nhất định phải lập tức bẩm báo việc lớn này cho tông môn!"

"Vâng!" Ba người Kim Tố Miên đồng thanh đáp.

"Về phần Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc, ba người các ngươi ở lại nơi này trước, ta đi bái kiến Mai lão gia chủ một chút." Bùi Lăng còn nói thêm.

Ba người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, Mai lão gia chủ?

Thiên Sinh giáo đánh vào trong Mai gia bảo, âm thầm khống chế đại tộc Mai thị và tất cả tộc nhân Mai thị, Mai lão gia chủ là Trúc Cơ duy nhất của Mai thị lại còn sống?!

Bùi Lăng không giải thích quá nhiều với bọn họ, lập tức đi đến bên cạnh đội xe trước đó.

Cũng may chiến trường khai chiến cách đội xe một khoảng, hơn nữa đôi bên đều coi tài nguyên trên đội xe là đồ của mình, vô tình hay cố ý tiến hành che chở, lúc này toàn bộ Mai gia bảo đã có nhiều chỗ bị tàn phá huỷ hoại, đội xe và cả U Hồn kéo xe vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Hắn thi triển 【 Ngự Quỷ Thuật 】 , thao túng vài U Hồn Luyện Khí tầng bốn năm lôi kéo hai cái lồng sắt, đi đến chỗ Mai lão gia chủ đang bế quan.

Sau một lát, Bùi Lăng gặp được Mai lão gia chủ Mai Tranh trong một viện tử hoàng tàn, khắp nơi loang lổ.

Có lẽ vì thọ nguyên gần hết, Mai Tranh đã không duy trì được khuôn mặt tuổi trẻ, thoạt nhìn gầy như que củi, bên ngoài khuôn mặt và hai tay đều mọc đầy đốm đồi mồi nâu đen của tuổi già, dường như có thể gần đất xa trời bất cứ nào.

Chương 481: Người đồ thành là Bùi Lăng! (1)

Tuy nhiên, dù khí tức của hắn ta đã dày đặc vẻ sa sút, lại vẫn cường đại như thế.

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng lập tức chắc chắn.

Sau khi đám người Hoắc Triệu Cảnh chui vào Mai gia bảo, không phải không phát hiện Mai lão gia chủ, cũng không phải không tìm được Mai lão gia chủ, mà đã sớm giao thủ với Mai lão gia chủ.

Chỉ là thực lực vị lão gia chủ này mạnh hơn dự đoán của Hoắc Triệu Cảnh!

Bởi vậy, Hoắc Triệu Cảnh không thể thành công, nhưng thọ nguyên đã gần hết, Hoắc Triệu Cảnh không giết được Mai lão gia chủ, Mai lão gia chủ cũng khó có thể rời khỏi nơi đây để đuổi giết Hoắc Triệu Cảnh.

"Thiên Đạo Trúc Cơ!" Lúc Bùi Lăng đánh giá Mai lão gia chủ, Mai lão gia chủ cũng đang cẩn thận quan sát hắn.

Sau một lát, lão gia chủ nhíu mày, mở miệng trước, "Ngươi là hậu bối Tư Hồng thị sao?"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Vãn bối Bùi Lăng, hiện là mạch chủ một mạch Kiêm Tang, không có huyết thống gì với Tư Hồng thị. Thiên Sinh giáo lòng lang dạ thú, cả gan làm loạn, lần này Mai thị gặp đại nạn thật sự khiến người ta đau lòng!"

"Bây giờ, vãn bối đã giết sạch đệ tử Thiên Sinh giáo dám xâm phạm."

"Quay về sẽ báo cáo việc này với tông môn."

"Còn nhiệm vụ của vãn bối, Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đều ở chỗ này... Kính xin lão gia chủ kiểm tra và nhận hàng."

Nói đến đây, hắn nhìn Mai lão gia chủ, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành.

Hiện tại đến lượt Mai thị thực hiện hứa hẹn, giao Lôi Kích Đào Tâm Hỏa cho Kim Tố Miên.

Nghe thấy Bùi Lăng không phải con cháu Tư Hồng thị, Mai lão gia chủ lập tức thất vọng, vẻ mặt cô đơn.

Sau khi yên lặng một lúc lâu, Mai lão gia chủ lấy ra một cái hộp gỗ, cái hộp gỗ này dùng gỗ đào trăm năm để chế tác thành, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn phong cấm, có vẻ vô cùng phức tạp cổ xưa.

"Trong này là Lôi Kích Đào Tâm Hỏa." Mai lão gia chủ nói, tiện tay ném nó cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng vội vàng đưa tay nhận lấy.

"Bùi mạch chủ, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi Mai thị đi!" Mai lão gia chủ nói.

Bùi Lăng lập tức gật đầu, Lôi Kích Đào Tâm Hỏa đã tới tay, tiếp tục ở lại Mai thị cũng không có ý nghĩa gì.

Dù sao bây giờ gia tộc Mai thị gặp tai họa thảm thương, còn có Hoàng Tuyền Mộc đã bị hắn dùng qua...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi do dự vẫn hỏi: "Mai lão gia chủ, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, vãn bối nguyện bỏ ra chút sức mọn."

Mai lão gia chủ ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng một chút, sau đó nhanh chóng lắc đầu: "Tâm nguyện lớn nhất của lão phu là kết thành Kim Đan, nhưng ngươi không phải con cháu ba nhà kia của Thánh tông, không giúp được lão phu."

Nghe vậy, Bùi Lăng không nói thêm gì nữa, nếu Mai lão gia chủ nói đến việc khác, có lẽ hắn còn có thể giúp đối phương một chút.

Nhưng Kết Đan... Cho dù là loại quái vật khổng lồ như Trọng Minh tông cũng chỉ có rất ít đệ tử có thể kết thành Kim Đan đại đạo, bây giờ hắn chỉ là một Trúc Cơ sơ kỳ, sao có thể giúp được đối phương?

Thế là, Bùi Lăng để lại gia chủ lệnh, sau đó yên lặng rời đi.

Sau khi Bùi Lăng đi, Mai lão gia chủ một tay chụp lấy Hoàng Tuyền Mộc mở ra phong ấn trên đó, hắn ta lập tức phát hiện Hoàng Tuyền Mộc này đã bị người ta dùng qua.

Sắc mặt Mai lão gia chủ không hề có chút thay đổi nào, đệ tử Thánh tông cũng không tốt hơn đám người Thiên Sinh giáo lấy thiên ý ra để tùy ý làm bậy là bao.

Biết rõ hắn ta không thể rời khỏi mật thất, lại thọ nguyên không nhiều, còn mang Tam Thủ Dực Lang và Hoàng Tuyền Mộc đến cho hắn ta đã là tốt lắm rồi.

Hiện tại chỉ cần hấp thụ một phần âm thi hàn khí của Hoàng Tuyền Mộc đã là điều rất hiếm có với hắn ta.

Ngay sau đó, hắn ta đánh ra một đạo pháp quyết, trên mặt đất xuất hiện hai con quỷ vật to lớn kéo Tam Thủ Dực Lang bị phong ấn đến trước người, sau đó không để ý đến sự giãy giụa của Tam Thủ Dực Lang, năm ngón tay đột nhiên duỗi dài đâm vào tim Tam Thủ Dực Lang!

Ừng ực ừng ực...

Mai lão gia chủ dùng một tay điên cuồng hấp thu tinh huyết Tam Thủ Dực Lang, một tay khác thì không ngừng hấp thu lực lượng Hoàng Tuyền Mộc.

Rống!!

Tam Thủ Dực Lang phát ra tiếng kêu thảm đau khổ...

...

Sau khi Bùi Lăng trở lại bên cạnh ba người Kim Tố Miên, đưa hộp gỗ phong ấn Lôi Kích Đào Tâm Hỏa cho Kim Tố Miên, ngắn gọn nói: "Đi thôi, về tông."

Bốn người nhanh chóng rời khỏi Mai gia bảo, chưa đi bao xa, một luồng khí thế cường đại phóng lên tận trời, bạo phát ra từ nơi sâu trong Mai thị.

"Loại khí tức này... Có người Kết Đan?!" Nghiêm Ngọc Minh lập tức hoảng sợ nói.

"Là Mai lão gia chủ sao?" Kim Tố Miên hỏi.

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, Mai lão gia chủ đã gần hết thọ nguyên, chắc lần này đã đánh cược lần cuối để Kết Đan, nhưng nhìn từ khí tức suy bại đó của đối phương, khả năng Kết Đan thành công rất xa vời...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Nhanh chóng về tông."

Thế là, bốn người ngồi lên pháp khí phi hành của Đái Bạch Thì, nhanh chóng đi xa.

...

Một canh giờ sau, trong mật thất Mai gia bảo.

"Phốc!" Mai lão gia chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã ngửa trên mặt đất, khí tức nhanh chóng uể oải, chút sinh cơ sau cùng cũng dần tiêu tan.

Chương 482: Người đồ thành là Bùi Lăng! (1)

Hắn ta không cam lòng nhìn lên bầu trời, một lần Kết Đan cuối cùng đã thất bại!

Mặc dù đã sớm đoán được kết cục này, nhưng trong lòng vẫn ôm may mắn, hy vọng đại đạo từ nơi sâu xa có thể thiên vị mình một lần.

Nhớ lại năm đó, một khi nhập đạo, từ nay tiên phàm khác nhau.

Từng ngự phong bằng hư, quan sát núi non; từng kiếm thử chư phong, lực áp quần hùng; từng vượt mọi chông gai đi vào nội môn; từng bế quan lâu dài một lòng ngộ đạo... Cuối cùng đời này dừng bước ở Trúc Cơ đỉnh phong, khó thoát một nắm cát vàng.

Mang theo vô tận tiếc nuối và không cam lòng, Mai Tranh thở ra một hơi cuối cùng.

Ngay sau khi hắn ta thân tử đạo tiêu, một bóng dáng âm u lạnh lẽo hiện ra.

Váy dài thắt eo, váy khói quét đất, Song Loa Kế, chuỗi ngọc vòng như thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, người này lại là Vụ Liễu.

Nàng thản nhiên đánh giá thi thể Mai Tranh một chút, dừng lại trên khoảng không Mai gia bảo một lát, đột nhiên trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra một nụ cười: "Thật lợi hại! Lại chết sạch!"

"Ha ha, tiện tỳ Chu thị kia còn muốn mời chào Bùi Lăng? Nhân vật như vậy, nếu không phải chủ nhân, những người khác khống chế được sao?"

"Thế nhưng, Chú Quỷ đạo cơ kia thật sự lợi hại."

"Vừa rồi còn tưởng ta phải ra tay, không ngờ hắn lại tự mình giải quyết."

"Đáng tiếc, Tư Hồng thị và Tô thị đã có kinh nghiệm, không có ra tay lần nữa. Nếu không..."

Nàng hơi nhàm chán nhún vai, thân ảnh đột nhiên biến mất, đuổi theo phương hướng Bùi Lăng rời đi.

Chủ nhân sắp xếp nàng âm thầm bảo vệ Bùi Lăng, tất nhiên không tiện rời đi quá lâu.

Đây vốn là nhiệm vụ của Hiểu Nghê tỷ tỷ, nhưng bây giờ Hiểu Nghê tỷ tỷ bị thương, cho nên đổi thành nàng.

...

Đống đổ nát Lộc Tuyền thành.

Vốn thành trì đã sớm đổ sụp, tuy thành nhỏ hoang vắng được Thánh tông cho chút thủ đoạn phòng hộ khi xây thành trì, cứ qua năm này đến tháng nọ, đã sớm có nhiều chỗ lâu ngày thiếu tu sửa, căn bản không đỡ được sự thiêu đốt của Hàn Tủy Hỏa.

Vào lúc này, trong tòa thành trì không có gì ngoài một cái nền móng, gần như đã bị đốt sạch trong một mồi lửa.

Đôi mắt tím của Giám Sát điện chủ trong vắt, khí tức thâm trầm như vực sâu như biển, đứng chắp tay giữa không trung.

Ở bên cạnh hắn ta còn có mấy tu sĩ cấp cao, vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt tái xanh.

Mấy tháng trước ở Thi Đấu Ngoại Môn, Giám Sát điện chủ vừa khen ngợi Bùi Lăng là tân huyết Thánh tông, thiên kiêu tông môn ở trước mặt mọi người, còn cần hắn động viên ngoại môn đệ tử anh dũng tinh tiến.

Ai biết, vị hạng nhất vừa ra lò này lại gặp nạn lúc về nhà thăm người thân, suýt nữa thì chết!

Người ra tay cũng là môn nhân Thánh tông.

Đối với Thánh tông, nhất là Giám Sát điện, đâu chỉ là vả mặt ngay trước mặt mọi người!

Cho nên, dù không có Lệ Liệp Nguyệt, Giám Sát điện chủ cũng không để mặc việc này lừa dối qua ải, nhất định phải điều tra rõ!

Mặc dù Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly đều là chân truyền Thánh tông, hơn nữa một người là huyết mạch đích hệ Chẩm Thạch Tô thị; một người có Tư Hồng thị làm chỗ dựa. Nhưng ở Thánh tông vẫn có chút ranh giới cuối cùng tuyệt đối không thể chạm vào!

Đương nhiên, bây giờ Bùi Lăng cũng không có việc gì, cho nên Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly không bị lấy mất vị trí chân truyền, nhưng tùy ý tàn sát thị tộc và thành cổ của hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, nhất định phải xử phạt thật nặng!

Bồi thường rất nhiều linh thạch là điều cơ bản nhất, hai vị chân truyền này chắc chắn phải lấy ra một phần những tài nguyên, khoáng mạch, bí cảnh nắm giữ trên danh nghĩa.

Ngoại trừ cái đó ra, cũng phải chuyển giao bồi thường công pháp, thuật pháp, thần thông, pháp bảo... Mà hai vị chân truyền nắm giữ!

Dù sao lần này, nhất định khiến hai người này tốn một khoản lớn!

Nửa ngày sau, một tu sĩ từ bay ra trong đống đổ nát, đến trước mặt Giám Sát điện chủ bẩm báo: "Điện chủ, đã hoàn thành kiểm tra, trên cơ bản tộc nhân Bùi thị và người Lộc Tuyền thành đều chết trong tay Bùi Lăng. Chỉ có vài người chết trong tay gia nô của Tô Chấn Hòa, người do Chu Diệu Ly phái đến còn chưa giết một người nào."

Sắc mặt Giám Sát điện chủ âm trầm, gật đầu nói: "Hừ! Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly thật sự to gan... Hả? Cái gì! Chết trên tay Bùi Lăng?"

Vẻ mặt tu sĩ kia cũng rất kỳ quái, nhưng vẫn nói: "Không sai! Mặc dù toàn thành đã bị Hàn Tủy Hỏa đốt sạch, ngay cả bụi bặm cũng bị mưa gió ăn mòn tản đi, nhưng dựa vào Truy Tố chi pháp của Giám Sát điện ta, lại phối hợp Vạn Hóa Minh Hợp Kính, tuyệt đối không sai!"

"Có lẽ quá trình là như vậy..."

"Sau khi Bùi Lăng về tộc, lập tức bị thủ hạ của Tô Chấn Hòa phục kích, tiếp theo đã chạy trốn, lại được con Hồ Yêu Thanh Yếu kia yểm hộ, bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ."

"Thủ hạ của Tô Chấn Hòa lấy m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận bao vây Bùi Lăng ở Bùi phủ, hình như Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp của Bùi Lăng có thể thao túng địa mạch, đã mở rộng phạm vi đại trận ban đầu từ Bùi phủ ra toàn thành."

"Về sau Bùi Lăng bắt đầu trắng trợn đồ thành."

"Ngay cả tộc nhân của mình cũng không buông tha."

"Huyết tế toàn thành để thành công Thiên Đạo Trúc Cơ, giết ngược tất cả thủ hạ của Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly còn có Miêu Thành Dương."

Chương 483: Lại là Bùi Lăng, lại là diệt tộc!

"Cuối cùng, hắn mang theo con Hồ Yêu Thanh Yếu kia rời khỏi Lộc Tuyền thành, dùng Hàn Tủy Hỏa đốt sạch cả tòa thành trì này."

Giám Sát điện chủ ngẩn người, sau đó không nói hai lời nắm lấy Vạn Hóa Minh Hợp Kính trong tay tu sĩ này, bắt đầu tự mình suy tính.

Vạn Hóa Minh Hợp Kính là một trong những pháp bảo đỉnh cấp của Giám Sát điện, nổi tiếng dưới có thể nhìn trộm Cửu Minh, trên có thể dò xét trời cao, đủ loại việc trên thế gian, một kính chiếu khắp!

Mặc dù năng lực công phạt của nó không cường hãn bằng những pháp bảo khác, tác dụng suy tính lại vô cùng nổi bật.

Trong mấy vạn năm nay, Giám Sát điện luôn dùng cái kính này điều tra rõ mọi việc, chưa từng sai lầm.

Vốn không phải việc khá quan trọng, căn bản sẽ không sử dụng vật này.

Chỉ là hạng nhất ngoại môn gặp chuyện, toàn bộ ba vị chân truyền trong tông bị cuốn vào... Vì không rõ lý do cũng vì chứng cứ vô cùng xác thực, Giám Sát điện chủ mới đặc biệt mời cái kình này ra trước khi chuẩn bị đi, còn tự mình đi một lần!

Theo Giám Sát điện chủ bấm niệm pháp quyết, trong Vạn Hóa Minh Hợp Kính bay lên vô số phù văn, chiếu rọi ánh mắt tím của điện chủ.

Trong mắt điện chủ, Lộc Tuyền thành trước mặt dần lan tràn ra vô số sợi tơ màu đen.

Mang theo oán giận mong manh sau khi bị Hàn Tủy Hỏa đốt cháy gần như không còn, dựa vào mối liên hệ từ nơi sâu xa chỉ về phía kẻ cầm đầu giết hại bọn họ...

Một lát sau, Giám Sát điện chủ cau mày, hắn ta suy tính ra quá trình và kết quả giống hệt với điều mà thuộc hạ vừa bẩm báo!

Hung thủ đồ thành là Bùi Lăng!

Không đúng!

Chắc chắn là Tô thị và Tư Hồng thị vì giảm bớt xử phạt của hai người Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly, đã sớm động tay động chân!

Thế là, Giám Sát điện chủ lập tức đổi một thủ đoạn khác, lại bắt đầu suy tính...

Sau hai canh giờ, Giám Sát điện chủ đổi mười mấy loại thủ pháp, đều cho ra kết quả giống nhau.

Tất cả chứng cứ đều chỉ rõ, Bùi Lăng mới là đầu sỏ đồ thành diệt tộc!

Đến trình độ này, cuối cùng Giám Sát điện chủ có thể chắc chắn, Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly đã bị trúng kế!

Nghĩ đến đây, điện chủ không khỏi hơi híp mắt lại: "Tiểu tử này có tâm cơ rất sâu! Chỉ là Trúc Cơ, không, lúc ấy hắn vẫn chỉ là Luyện Khí! Ngay cả Trúc Cơ cũng chưa đến, lại dám tính toán hai vị chân truyền, hơn nữa còn thành công!"

"Chắc chắn ngay từ đầu Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp này của hắn đã phải đồ thân diệt tộc, thuộc hạ của Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly đến đây, vừa lúc bị hắn lợi dụng."

"Sát phạt quả quyết, không có tình người. Tương kế tựu kế, ám hại chân truyền... Tâm tính như thế, thủ đoạn như thế, tiếp theo chỉ cần không chết trẻ giữa chừng, tương lai sẽ có thành tựu!"

Nghe thấy Giám Sát điện chủ đánh giá Bùi Lăng, một tên thủ hạ trong đó hơi do dự hỏi: "Điện chủ, vậy bây giờ làm thế nào mới được? Còn xử phạt Tô chân truyền và Chu chân truyền không?"

Giám Sát điện chủ lặng lẽ nói: "Phạt! Đương nhiên phải phạt!"

"Dù bọn họ có đồ thành hay không, nhưng ra tay với hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn lại là sự thật!"

"Huống chi, bọn họ là chân truyền lại bị một đệ tử bình thường lợi dụng! Tài nghệ không bằng người, nên chịu sự trừng phạt!"

"Lần này, phải để bọn họ nhớ lâu một chút!"

Thủ hạ trả lời: "Vâng!"

Giám Sát điện chủ nhẹ gật đầu, tiếp theo hạ lệnh: "Đã điều tra rõ ràng mọi việc, có thể trở về tông."

...

Hơn nửa ngày sau, bốn người Bùi Lăng thông qua truyền tống trận dọc đường, thuận lợi về tông môn.

Bởi vì đã là chủ một mạch, Bùi Lăng để ba người Kim Tố Miên đi trả nhiệm vụ, bản thân trực tiếp trở về động phủ.

Thấy Kim Tố Miên sốt ruột luyện hóa đan hỏa, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh rất biết điều nhận lấy công việc vặt này.

Chẳng mấy chốc, hai người đến nội môn Thứ Vụ đường trả nhiệm vụ.

Nội môn đệ tử ít hơn ngoại môn rất nhiều, vì vậy tòa Thứ Vụ đường này cũng không bận rộn.

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đều xuất thân từ gia tộc tu chân, trong nhà không thiếu trưởng bối có kinh nghiệm sống ở nội môn, đã tận tâm chỉ dạy từ trước.

Vì vậy sau khi hai người đi vào trong, không chút do dự đi thẳng đến nơi nào đó.

Lúc này người phụ trách hạch toán nhiệm vụ, đưa phần thưởng là một tu sĩ trung niên.

Đôi bên khách sáo chào hỏi, lại trò chuyện vài câu, mới bắt đầu trả nhiệm vụ.

Chỉ là, vừa trả nhiệm vụ chưa được bao lâu, nghe nói Mai thị đã diệt tộc, người ra tay là Thiên Sinh giáo, tu sĩ trung niên hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "Đây là việc lớn, thứ cho ngu huynh không thể quyết định, cần lập tức bẩm báo cấp trên làm chủ!"

Thế là để Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh ngồi chờ ở bên, hắn ta vội vàng đi bẩm báo.

Giám Sát điện.

Điện chủ và một đám thủ hạ vừa trở lại cửa chính Giám Sát điện, đã có thủ hạ tiến lên nói: "Điện chủ, có đệ tử nhận nhiệm vụ hộ tống đội xe Mai thị, hiện gia tộc Mai thị đã bị đệ tử Thiên Sinh giáo tiêu diệt, tạm thời không biết tình huống cụ thể."

Sắc mặt Giám Sát điện chủ không thay đổi, Thánh tông quản lý quá nhiều gia tộc, hắn ta còn chưa từng nghe nói đến gia tộc Mai thị này, mấy gia tộc nhỏ bị hủy diệt cũng không phải là chuyện lạ gì.

Chương 484: Hai lớp bảo vệ

Sở dĩ có tư cách bẩm báo đến trước mặt hắn ta, chủ yếu là có liên quan với Thiên Sinh giáo.

Thế là, Giám Sát điện chủ nhìn thoáng qua một đám thủ hạ.

Tên thủ hạ kia lập tức hiểu rõ, xem ra chuyện này không cần Giám Sát điện chủ tự mình ra tay, hắn ta phụ trách là được.

"Ngươi nói lại xem, là đệ tử nào trong tông nhận nhiệm vụ này?" Tên thủ hạ kia chợt nói.

"Bùi Lăng mạch chủ một mạch Kiêm Tang, đệ tử Kim Tố Miên..."

Không đợi người tới nói hết lời, Giám Sát điện chủ đã đi vào trong điện đột nhiên xoay đầu lại.

"Bùi Lăng nhận nhiệm vụ này?" Giám Sát điện chủ dừng chân, nhíu mày hỏi, "Còn có liên quan với Thiên Sinh giáo?"

"Không sai!"

"Các ngươi lui ra đi, ta muốn tự mình điều tra nhiệm vụ này!" Giám Sát điện chủ lập tức nói, lại là Bùi Lăng, lại là diệt tộc, lại là kẻ cầm đầu không thể tưởng tượng nổi nhưng chứng cứ vô cùng xác thực!

Không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa là Mai gia kia có thứ gì đó bị Bùi Lăng nhìn trúng, sau đó... Đúng lúc đệ tử Thiên Sinh giáo đi ngang qua bị tàn sát gần như không còn, sau đó vu oan giá họa...

Không không không, đệ tử Thiên Sinh giáo sẽ không tùy tiện tiến vào địa giới Thánh Tông.

Tám phần mười là tiểu tử Bùi Lăng kia đã bố trí sẵn lúc đến Hành Lô phường thị, nghĩ cách dẫn dụ hoặc là chọc giận người Thiên Sinh giáo tự mình chui vào lãnh địa Thánh tông, tiện gánh tội cho hắn!

Một đám cao tầng Giám Sát điện vừa theo điện chủ tiến về Lộc Tuyền thành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt sâu xa, nghiêm nghị gật đầu: "Vâng!"

Trở lại động phủ Thúy Lỗi sơn.

Bùi Lăng lấy ra tất cả thiên tài địa bảo cất giữ trong động phủ, sau đó cầm hết đến phòng tu luyện.

Căn cơ Thiên Đạo Đạo Cơ quá hùng hậu, nếu hắn muốn tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 đến Kết Đan, còn không biết phải chờ tới khi nào, có hệ thống đương nhiên không thể không cần.

"Tạm thời không thiếu Vô Mộng Tán, trong Thi Đấu Ngoại Môn cũng đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, "Thông thường, tài nguyên uỷ thác tu luyện đã dư xài."

Vấn đề là, bởi vì bây giờ hệ thống trở nên thiểu năng hơn trước kia, cho nên hắn không thể không chuẩn bị nhiều chút.

"Chỉ thế này, có lẽ vẫn chưa đủ, ta phải tìm người tới hộ pháp giúp ta, một khi hệ thống lại bắt đầu tặng miễn phí, đối phương có thể kịp thời cắt ngang ta." Nghĩ đến đây, người đầu tiên mà Bùi Lăng nghĩ tới là u Dương Tiêm Tinh, thế là hắn lập tức lấy ra Truyền m Phù.

Sau khi thôi động, giọng nói u Dương Tiêm Tinh truyền ra từ bên trong: "Bùi sư đệ, hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

"Kim sư muội đã lấy được Lôi Kích Đào Tâm Hỏa." Bùi Lăng lập tức trả lời, mặc dù đã đưa hàng hóa đến tay Mai Tranh, nhưng cả nhà Mai thị đã bị hủy diệt, hắn cũng không biết đây được coi là hoàn thành nhiệm vụ không.

Cũng may lúc trước bọn họ làm nhiệm vụ này, chủ yếu là vì kiếm một phần đan hỏa cho Kim Tố Miên, phần thưởng của nhiệm vụ không phải trọng điểm.

u Dương Tiêm Tinh rất vui vẻ: "Cực kỳ tốt! Chờ sau khi Kim sư muội luyện hóa Lôi Kích Đào Tâm Hỏa, một mạch Kiêm Tang ta sẽ có một vị luyện đan sư thiên tài thuộc về mình. Hơn nữa, sau khi Kim sư muội tiến vào nội môn, Thân trưởng lão cũng đã chính thức nhận nàng làm đệ tử nhập thất như hứa hẹn. Sau này, chắc chắn vị sư muội này sẽ là trụ cột vững vàng trong nội môn đan sư Thánh tông ta."

"Có mạch chủ thiên tư cực lớn như Bùi sư đệ, lại có đan sư thiên tài như Kim sư muội hấp dẫn, tiếp theo chắc chắn sự phát triển của một mạch Kiêm Tang ta sẽ càng ngày càng tốt!"

Bùi Lăng cười phụ họa hai câu, sau đó nói việc chính: "u Dương sư tỷ, hiện tại ta muốn tu luyện một môn công pháp khá nguy hiểm, không biết sư tỷ có thể tới làm hộ pháp cho ta không?"

"Công pháp nguy hiểm?" u Dương Tiêm Tinh nghe vậy lập tức nghiêm nghị, chợt nói, "Được! Ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay!"

Một lát sau, nàng đi vào động phủ Bùi Lăng.

Quan hệ của hai người đã rất thân thiết, không cần hàn huyên gì, trực tiếp đi đến phòng tu luyện.

Sau khi tiến vào phòng tu luyện, Bùi Lăng lập tức nói: "u Dương sư tỷ, nếu chút nữa ta đột nhiên đứng dậy rời đi, ngươi không cần kiêng dè, cứ trực tiếp công kích ta!"

u Dương Tiêm Tinh rất nghi ngờ nhìn Bùi Lăng, sao yêu cầu này của Bùi sư đệ lại kỳ quái như thế?

Chỉ là, thấy hắn không muốn nhiều lời, u Dương Tiêm Tinh cũng không hỏi nữa, lập tức gật đầu nói: "Được! Sư tỷ ta sẽ giữ chừng mực."

Thấy u Dương Tiêm Tinh đồng ý, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại truyền âm cho Ngọc Tuyết Chiếu canh giữ ở ngoài cửa: "Nếu chút nữa ta xông ra phòng tu luyện, lập tức công kích ta!"

Ngọc Tuyết Chiếu hừ nhẹ một tiếng, coi như đồng ý.

Có hai lớp phòng ngự là u Dương Tiêm Tinh và Ngọc Tuyết Chiếu, cuối cùng Bùi Lăng đã yên lòng, hắn không bố trí những cơ quan cạm bẫy kia nữa, bởi vì hiện tại là hệ thống thiểu năng phiên bản 2.0, cạm bẫy cơ quan bình thường đã không có tác dụng nữa!

Sau khi hoàn thành phần chuẩn bị, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 !"

Chương 485: Hai lớp bảo vệ

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Phần Dạ Thiên 】 cần Vô Mộng Tán..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Vô Mộng Tán, kiểm tra ra là tài nguyên tu luyện thông dụng..."

"Leng keng! Hệ thống miễn phí tặng thêm tài nguyên, hệ thống tặng miễn phí một phần Đàm Dạ Nguyệt Lộ."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình cầm lấy bình ngọc đổ đầy Vô Mộng Tán, rót cả bình đan dược vào trong miệng.

"Leng keng! Hoàn thành tặng Vô Mộng Tán, tiếp tục tu luyện..."

Sau đó vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 nhanh chóng hòa tan dược lực, chân nguyên của hắn bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng.

Tốc độ ủy thác tu luyện rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã luyện hóa gần hết dược lực, Bùi Lăng thấy mình lại cầm lấy một cái bình thủy tinh, bên trong chứa một loại chất lỏng lạnh lẽo màu trắng, nó mờ mịt lại lạnh băng, thoạt nhìn như ánh trăng, chính là Đàm Dạ Nguyệt Lộ.

Đây là một loại thiên tài địa bảo có thể bổ dưỡng thần hồn, là một trong những phần thưởng của Thi Đấu Ngoại Môn.

Hệ thống điều khiển thân thể Bùi Lăng, ngửa đầu mấy ngụm nuốt nó vào.

"Leng keng! Hoàn thành tặng Đàm Dạ Nguyệt Lộ, tiếp tục tu luyện..."

Một ngày một đêm trôi qua, đã dùng hết toàn bộ Vô Mộng Tán, ngược lại số lượng thiên tài địa bảo còn rất nhiều, mặc dù trải qua hệ thống liên tục "tặng miễn phí", vẫn còn lại không ít.

Cuối cùng lần uỷ thác tu luyện này của Bùi Lăng đã thuận lợi kết thúc.

Cảm nhận tu vi trong cơ thể tăng lên rõ ràng, hắn cảm thấy rất hài lòng.

Hệ thống thiểu năng này tặng lung tung thì tặng lung tung, nhưng trước mắt trong tay có rất nhiều tài nguyên, việc "tặng" ngoài định mức này cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tăng tu vi của hắn!

Dựa theo xu thế hiện tại, không lâu sau tu vi của hắn có thể tăng lên Trúc Cơ trung kỳ!

Thế nhưng, hiện tại không còn thừa nhiều Vô Mộng Tán, trước tiên cần phải dùng hệ thống uỷ thác luyện chế thêm mấy lô Vô Mộng Tán.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng thở ra một hơi, mỉm cười nói với u Dương Tiêm Tinh vẫn hộ pháp cho mình ở bên cạnh: "u Dương sư tỷ, đa tạ!"

u Dương Tiêm Tinh ngạc nhiên lắc đầu: "Không cần phải khách sáo, đây là lần đầu tiên sư tỷ phát hiện tốc độ tu luyện của Bùi sư đệ lại nhanh chóng như thế!"

Bùi Lăng mỉm cười, hắn cũng không tiện giải thích vấn đề này, thế là nhân tiện nói: "Sư tỷ, sau đó ta phải luyện mấy lô đan dược, kính xin sư tỷ tiếp tục hộ pháp cho ta, tất cả vẫn giống vừa rồi."

Nghe thấy Bùi Lăng nói muốn luyện đan, u Dương Tiêm Tinh lập tức ngạc nhiên, nhưng nàng nghĩ lại lập tức hiểu được, chắc chắn là vì Kim sư muội nên Bùi sư đệ cũng bắt đầu học tập luyện đan...

Xem ra, mặc dù Bùi sư đệ tư chất xuất chúng, lại là chủ nhân một mạch nhưng về mặt tình cảm vẫn là một người thiếu niên không đến hai mươi, da mặt hơi mỏng...

"Không thành vấn đề." u Dương Tiêm Tinh mỉm cười trả lời.

Nàng là sư tỷ, hiểu rất rõ tâm tính thiếu niên nói một đằng nghĩ một nẻo của Bùi Lăng, tuyệt đối không vì vui đùa chốc lát mà vạch trần hắn.

Bùi Lăng nhanh chóng lấy ra tất cả dược liệu, bởi vì trước đó đi hộ tống đội xe Mai thị, hắn đã đặt đám dược liệu luyện chế Vô Mộng Tán ở trong túi trữ vật khoảng bảy tám ngày, hiện tại đã không còn tươi mới lắm.

Nhưng dù sao có hệ thống uỷ thác, dùng dược liệu kém chút để luyện Vô Mộng Tán, ít nhất phẩm chất cũng có thể đạt tới thượng phẩm.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn luyện đan, một khóa uỷ thác kỹ nghệ 【 luyện đan thuật. Vô Mộng Tán 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần Mộng Yểm thảo, Nhập Mộng hương..."

"Leng keng! Kiểm tra ra dược liệu Vô Mộng Tán tươi mới, kiểm tra ra lò luyện đan thất phẩm!"

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một lò luyện đan thất phẩm..."

Thấy hệ thống lại tặng miễn phí, Bùi Lăng tỉnh táo nhìn xem, bây giờ bên cạnh hắn là u Dương sư tỷ, ngoài cửa còn có Ngọc Tuyết Chiếu đề phòng chuyện chẳng may, không sợ hệ thống làm loạn!

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình lập tức đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa.

Thấy thế, u Dương Tiêm Tinh lập tức dựa theo phân phó của Bùi Lăng, vỗ một chưởng vào bả vai hắn!

Nhưng ngay sau đó...

Keng!

Cửu Phách Đao bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Bùi Lăng, lập tức đỡ được công kích của u Dương Tiêm Tinh!

"Tiện tỳ, dám can đảm công kích chủ nhân, ta muốn giết ngươi!!!" Đao linh cuồng loạn hô.

Rất nhanh chuyển thành đau khổ, "Tất cả người tổn thương chủ nhân đều phải chết!"

Tiếp theo là quyến rũ, "Chủ nhân, tiện tỳ này da mịn thịt mềm, không bằng lột da nàng làm bao gối cho chủ nhân!"

Ngay sau đó lại là bạo ngược, "Giết giết giết! Lần trước uống tinh huyết Trúc Cơ hậu kỳ căn bản không đủ, giết nàng, hôm nay phải uống thật sảng khoái!"

Đao linh vừa gào thét vừa chém ra mấy đạo đao khí về phía u Dương Tiêm Tinh!

Chương 486: Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô

u Dương Tiêm Tinh khẽ giật mình, sao cảm giác thanh đao bản mệnh này của Bùi sư đệ cực kỳ không thích hợp?

Nhưng đao khí tập kích khiến nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thi triển thuật pháp phòng ngự.

Keng keng keng keng keng keng keng!

Nghe sau lưng vang lên tiếng giao thủ dày đặc, trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, cũng may ngoài cửa còn có Ngọc Tuyết Chiếu.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng rời khỏi phòng tu luyện, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức phát ra ba chùm Hồ Hỏa, bắn thẳng đến chân hắn!

Vù!

Hệ thống trực tiếp vận chuyển Huyết Quỷ độn pháp, nhẹ nhàng né tránh Hồ Hỏa, trong chớp mắt đã bay ra động phủ...

Nội môn.

Khinh Ý cốc.

Đây là chỗ của nội môn Bách Bảo lâu.

Thế nhưng, "Bách Bảo lâu" là cách gọi quen thuộc của đám đệ tử từ ngoại môn tiến vào nội môn.

Tên chính thức là Vạn Bảo lâu.

Đây là do nhiều lầu các đẹp đẽ kết nối, chen chúc thành đài lơ lửng giữa không trung.

Giữa từng tầng lầu các là một gốc linh mộc cao mấy trượng, cả người như được điêu khắc từ bạch ngọc, lá như được điêu khắc từ hoàng kim, ở giữa mọc đầy linh quả, hai tên đồng tử tóc trái đào trắng trẻo trong tay cầm quạt ba tiêu, nhóm lửa bếp bùn đỏ để pha trà tiếp đón ở ngay bên cạnh.

Chưởng quỹ Hà Sơn Quang áo bào gấm mũ mềm đang nâng cao cái bụng béo phệ, cau mày nhìn chằm chằm tình hình trước mặt, đau khổ suy nghĩ.

Người ngồi đối diện hắn ta là một nam tu áo bào xám lớn tuổi, thoạt nhìn như lão giả tuổi hơn sáu mươi ở thế tục, mi dài mắt sáng, dưới cằm là một chòm râu hoa râm ngắn, khí tức toàn thân bình thản yên tĩnh, trong vạt áo và ống tay áo mơ hồ truyền ra mùi cỏ cây thơm ngát, vừa nhìn đã khiến người ta có thiện cảm.

Bởi vì tài nguyên nội môn Trọng Minh tông rất đắt đỏ.

Hơn nữa lúc hối đoái không chỉ tốn rất nhiều linh thạch, còn cần điểm công đức tương đương, thậm chí một vài vật phẩm đặc thù còn có điều kiện kèm theo.

Bởi vậy, không giống với ngoại môn Bách Bảo lâu, người ra vào nơi đây vô cùng thưa thớt.

Thoạt nhìn chiếm diện tích rộng lớn, lầu các liên miên như mây, trước cửa lại có thể giăng lưới bắt chim.

Hiện tại toàn bộ Vạn Bảo lâu vắng lặng im ắng, chỉ có hai người đang đánh cờ.

Sau một hồi lâu, đôi mắt Hà Sơn Quang đột nhiên sáng lên, cờ trắng trong tay bay lên, rơi vào trong bàn cờ.

Nhìn đến một bước này, trưởng lão Thân Xuân ngồi ở phía đối diện hơi ngạc nhiên, chợt cười nói: "Cờ hay!"

Chỉ là ngay sau đó, hắn ta vuốt ve chòm râu ngắn, một viên cờ đen bay xuống đối diện.

Trước đó Hà Sơn Quang còn đắc ý vì mình đi một nước cờ hay, nhưng sau khi cờ đen kết thúc lập tức thay đổi sắc mặt.

Sau khi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, đành phải bất đắc dĩ nói: "Ta thua."

Tiếp theo lại thở dài, "Lần này Thân trưởng lão đặc biệt muốn thắng ta, không biết lại coi trọng vật gì trong kho?"

Thân Xuân mỉm cười, nói: "Nghe nói gần đây Vạn Bảo lâu mới nhập kho một tòa đan lô thất phẩm?"

Hà Sơn Quang khẽ giật mình, chợt hiểu được.

Đan lô thất phẩm không quá trân quý với nhân vật như bọn họ.

Nhưng toà đan lô thất phẩm mà Vạn Bảo lâu mới nhập kho, lại đi ra từ tay đúc khí sư Trùng Trị đứng đầu Bàn Nhai giới.

Trùng Trị là người mà Lưu Lam hoàng triều cung phụng, chính ma khác đường với Trọng Minh tông, Lưu Lam hoàng triều lại là một trong chín môn phái lớn. Vì vậy, đệ tử Trọng Minh tông muốn có được đồ do Trùng Trị tự tay luyện chế, tất nhiên sẽ muôn vàn khó khăn.

Toà đan lô thất phẩm này là do một vị trưởng lão Trọng Minh tông đi chu du thiên hạ mấy năm trước, gần đây về tông kiểm kê thu hoạch nhiều năm, vì vãn bối và dòng dõi của mình đều không luyện đan, lúc này mới đóng gói cùng một vài món đồ vụn vặt khác bán cho Vạn Bảo lâu.

Lúc ấy liên quan tới việc định giá lò luyện đan này, đôi bên còn tranh chấp một lần.

Vị trưởng lão kia rất kiên trì, mặc dù lò luyện đan này là thất phẩm, chủ nhân ban đầu lại là một vị quyền quý nào đó của Lưu Lam hoàng triều, vật liệu của đan lô cực kỳ tinh tế, không tiếc chi phí. Lúc luyện đan có thể giữ được dược lực tốt hơn, đề phòng xói mòn.

Bởi vì Trùng Trị có phương pháp luyện chế bí truyền, trong quá trình luyện đan, nó càng dễ rèn luyện tạp chất bên trong dược lực ra ngoài.

Cùng một trình độ luyện đan, rõ ràng đan dược được luyện chế ra từ lò luyện đan này có phẩm chất cao hơn một đoạn!

Tỉ lệ ra đan cũng cao hơn!

Trên cơ sở này, chân nguyên hay pháp lực cần thiết trong lúc luyện đan lại giảm bớt trên diện rộng.

Từ một mặt nào đó, mặc dù toà đan lô tên là Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên này chỉ có thất phẩm, phẩm chất của nó đã đủ để sánh vai với một vài đan lô lục phẩm!

Dù vậy, với thân phận địa vị và kỹ nghệ luyện đan của Thân Xuân, lò luyện đan này vẫn hơi thấp.

Nhưng nghe nói trước đó Thân Xuân coi trọng một nữ đệ tử, hình như gần đây mới vào nội môn, đã chính thức bái sư nhập thất.

Nghĩ cũng biết, chắc chắn dự định đưa lò luyện đan này cho đệ tử mới.

Nghĩ đến đây, Hà Sơn Quang cười khổ lắc đầu nói: "Vật trong Vạn Bảo lâu đều chuẩn bị cho các nội môn đệ tử."

"Nếu là vật bình thường, hôm nay ta thua cờ trước, đương nhiên sẽ không quỵt nợ."

Chương 487: Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô (2)

"Nhưng Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô đã công khai ghi giá lúc nhập kho, ngoại trừ việc đệ tử phải tự tay luyện chế rất nhiều đan dược, lấy ra mấy ngàn điểm công đức, hơn vạn linh thạch trung phẩm, còn phải làm một loạt nhiệm vụ mới có thể lấy hối đoái."

"Ngươi cũng biết quy củ Tông môn."

"Một khi để Giám Sát điện phát hiện đặc biệt lấy ra, ngươi và ta đều phải chịu trách phạt."

Thân Xuân hơi mỉm cười lại không chút phật lòng.

Cách xử phạt của Thánh tông chỉ là linh thạch.

Lấy thân phận địa vị của hắn ta, chút tiền phạt này căn bản không đáng kể!

Nếu không phải Thánh tông muốn khích lệ đệ tử cạnh tranh công bằng, Vạn Bảo lâu chỉ mở ra với đệ tử. Hắn ta đã sớm trực tiếp tốn giá cao mua lại, không cần nghĩ kế sách, còn kiềm chế tính tình đến đánh cờ với tên Hà Sơn Quang đánh cờ dở này, lấy cách thắng thua để đòi đan lô?

Hơn nữa, Giám Sát điện cũng là người hiểu nhân tình.

Nếu hắn ta cưỡng ép lấy Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô để ngắm nghía, hoặc là cho người không xứng sử dụng đan lô phẩm chất như thế, tất nhiên số tiền phạt sẽ rất cao.

Nhưng đệ tử mới của mình hoàn toàn có năng lực và thiên phú như thế.

Dù không có hắn ta, ngày sau sớm muộn gì cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để hối đoái đan lô thất phẩm!

Đã vậy, căn bản không vi phạm dự tính khi tông môn bồi dưỡng đệ tử, Giám Sát điện làm dáng một chút là xong.

Nghĩ tới đây, Thân Xuân tự tin mở miệng: "Ngươi yên tâm, nếu Giám Sát điện trách tội xuống, ta tự gánh chịu!"

Nghe hắn ta nói vậy, Hà Sơn Quang trầm ngâm, lại không tiếp tục từ chối nữa mà phân phó hai đồng tử đang pha trà kia: "Đi gọi sư huynh của các ngươi mang Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô tới."

Một người trong hai tên đồng tử vội vàng đặt quạt ba tiêu xuống, khom lưng nói: "Vâng!"

Hắn ta sải đôi chân ngắn đi ra ngoài, không lâu sau đã có hai tên đệ tử thân thể cao lớn nâng một tòa đan lô toàn thân điêu khắc trên trăm hoa sen, xung quanh có vô số lỗ hổng nhỏ bé, tạo hình cổ xưa trang nhã, khí tức công chính ôn hòa đi đến.

Thân Xuân yêu thích đánh giá lò luyện đan này, nói: "Từng nghe nói Trùng Trị am hiểu đúc khí, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên dưới danh tiếng không có kẻ vô danh."

"Đối với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có thể nói lò luyện đan này như hổ thêm cánh!"

"Hà chưởng quỹ, ta thay đệ tử mới của ta nhớ kỹ nhân tình hôm nay."

"Ngày khác đợi đan thuật của nàng có thành tựu, ta lại dẫn nàng đến thỉnh an ngươi."

Hà Sơn Quang nghe vậy, da mặt co lại, liên tục xua tay: "Không được, không được! Bây giờ nữ hiền chất chưa đến đây thỉnh an, ngươi đã đòi một lò luyện đan cho nàng. Nếu nàng đích thân đến, đến lúc đó ta lại phải đưa một phần lễ gặp mặt... Ta không muốn qua lại với người Giám Sát điện mãi!"

Thân Xuân cười ha ha một tiếng, nhìn đan lô trước mắt có phẩm chất xuất chúng, tâm trạng thoải mái.

Đệ tử mới của hắn ta là Kim Tố Miên Kim gia có thiên phú luyện đan cực cao, lúc còn ở ngoại môn đã có danh tiếng lừng lẫy, có thể dựa vào đôi câu vài lời chỉ đạo của hắn ta để luyện chế ra đan dược thượng phẩm!

Hiện tại đứa nhỏ này mới vào nội môn, chắc chắn trong tay cũng không đủ điểm công đức.

Vốn dĩ, Thân Xuân còn đang do dự nên đưa đan lô hay là đan hỏa cho đệ tử này trước, thậm chí cân nhắc hay là chuẩn bị cả hai loại cho nàng thì tốt hơn. Nhưng lo lắng cưng chiều quá mức, không tốt cho việc phát triển lâu dài của đệ tử.

Ngay lúc đang do dự, mấy ngày trước nghe nói Kim Tố Miên nhận một nhiệm vụ đan hỏa, chắc hẳn bây giờ đã không thiếu đan hỏa.

Đã vậy, hắn ta lại để ý đến toà đan lô thất phẩm này.

Đương nhiên, Thân Xuân cũng biết Kim Tố Miên đã có một tòa đan lô bát phẩm Thiên Diện Nhân Ma Quỷ m.

Nhưng đan lô bát phẩm có thể so sánh với đan lô thất phẩm sao?

Huống chi đan lô không giống đan hỏa, nhiều nhất tu sĩ Kết Đan kỳ trở xuống chỉ có thể luyện hóa đan hỏa bát phẩm, nếu đụng phải đan hỏa thất phẩm, chạm vào chắc chắn phải chết.

Đan lô lại không có vấn đề ở phương diện này.

Mặc dù tu vi Kết Đan điều động đan lô thất phẩm có thể điều khiển dễ dàng như tay chân, vận dụng triệt để, nhưng tu vi Trúc Cơ kỳ cũng có thể sử dụng!

Bởi vậy, đối với một luyện đan sư chân chính, không có lễ vật nào tốt hơn đan lô phẩm cấp cao!

Chỉ là, tuy có toà tin tức Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô này đi ra từ tay Trùng Trị, nguồn gốc rất chuẩn xác không có vấn đề gì. Nhưng hắn ta vẫn phải tự mình kiểm tra một phen.

Chẳng may lò luyện đan này có tai hoạ ngầm gì, hoặc là thời gian lưu lạc ở bên ngoài quá lâu đã xảy ra vấn đề, sau này mình lại đưa một đan lô hỏng cho đệ tử, chẳng phải vị sư tôn là hắn ta sẽ rất mất mặt sao?

Nghĩ vậy, lại nghe Hà Sơn Quang cũng có ý đó, nói: "Thân trưởng lão, đan lô đã đến, hôm nay cũng không có việc gì, sao không khai lò luyện chế một lần, cũng để chúng ta nhìn xem đan lô đi ra từ tay Trùng Trị có gì khác với đan lô bình thường?"

Thân Xuân nói: "Cũng tốt, ta luyện một lò Trúc Cơ Đan thử xem."

Chương 488: Lỗ mãng đến tận chân trời

Hà Sơn Quang khẽ gật đầu, tiếp theo phân phó hai tên đệ tử nhấc lò luyện đan tới đây: "Đi chuẩn bị cho Thân trưởng lão một phòng luyện đan."

Hai tên đệ tử đang muốn đồng ý, Thân Xuân lại vung tay lên, rất tùy ý nói: "Không cần! Chỉ là Trúc Cơ Đan thôi, luyện chế ngay chỗ này là được."

Nghe vậy, Hà Sơn Quang cũng không bất ngờ.

Với thuật luyện đan của Thân Xuân, dù không có đan lô cũng có thể coi phong linh là lô, tay không luyện chế ra Trúc Cơ Đan thượng phẩm trở lên.

Hiện tại, hiển nhiên tâm trạng vị trưởng lão một trong ngũ đại đan sư Trọng Minh tông này rất tốt, không ngại có người đứng ngoài quan sát, đương nhiên hắn ta cũng không ngăn cản.

Đúng lúc có thể thưởng thức thuật luyện đan tinh diệu vô song của đối phương một chút, cớ sao lại không làm?

Thế là, mấy người vây xem, Thân Xuân điểm ra một ngón tay, đan hỏa cao giai lập tức dấy lên ở đáy lò.

Đan lô nhanh chóng phản ứng rút ra đan hỏa, trong nháy mắt một hóa mười mười hóa trăm, cứ như tia nước nhỏ lại như suối nước nhỏ, trong khoảnh khắc ở đáy lò không còn sót lại chút gì. Tất cả đan hỏa đều vận hành bên ngoài đan lô, hóa thành từng tia lửa mảnh như sợi tóc trải rộng bên ngoài lò đan!

Nó lấy một phương thức cực kỳ khéo léo lại tinh diệu, thôi động toàn bộ chức năng dung luyện của đan lô.

Thân Xuân cảm nhận sự thay đổi của đan lô, trên mặt lộ vẻ hài lòng, ngay sau đó hắn ta tiện tay nắm lấy từng vị dược liệu, trông như đang thờ ơ ném vào trong lò đan...

Sư đồ Hà Sơn Quang đều chăm chú nhìn, mặc dù bọn họ không đi theo đan đạo, nhưng mỗi lần quan sát Thân Xuân luyện đan luôn cảnh đẹp ý vui, còn có một loại cảm giác khó mà miêu tả, không thể hình dung, sau khi quan sát sẽ cảm thấy tâm cảnh hơi tăng lên.

Điều này rất hấp dẫn với môn nhân Trọng Minh tông dễ bị tâm ma lợi dụng trong lúc tu luyện công pháp.

Cả sân lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Ngoại trừ tiếng Thân Xuân luyện đan, tất cả mọi người nín thở tập trung, mắt không chớp nhìn một màn này.

Vào lúc này, vẻ mặt Hà Sơn Quang hơi thay đổi, có người tiến vào Vạn Bảo lâu!

Hắn ta đang muốn mở miệng phân phó đệ tử đến chiêu đãi, đã thấy người tới có tốc độ cực nhanh, một đạo Huyết Ảnh như khói nhẹ lướt qua lầu các trùng điệp, trong nháy mắt đã tới phía dưới linh mộc!

"Huyết Quỷ độn pháp..." Hà Sơn Quang lập tức nhận ra độn pháp của người tới, khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, hắn ta lập tức khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hoà.

Đây là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn mấy tháng trước.

Hiện nay là mạch chủ một mạch Kiêm Tang nội môn – Bùi Lăng!

Mặc dù tu vi chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng là Thiên Đạo Trúc Cơ tiền đồ không đo lường được! Hơn nữa, còn có Cửu A Lệ thị nâng đỡ ở sau lưng, dù thành tựu trong tương lai có kém hơn, cũng có thể ngồi ngang vai với đám người bọn họ, thậm chí mơ hồ cao hơn một cái đầu...

Nghĩ tới đây, Hà Sơn Quang tự mình đứng dậy đón, mỉm cười nói: "Bùi mạch chủ đến Vạn Bảo lâu là muốn đổi vật tu luyện gì sao?"

Vừa nói xong, đã thấy Bùi Lăng lao đến bên cạnh Thân Xuân, một phát túm lấy Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô.

Hà Sơn Quang khẽ giật mình, chợt nhíu mày lại.

Thân Xuân có thể để người ta đứng bên cạnh quan sát trong lúc luyện đan đã rất khoan dung.

Cho dù Bùi Lăng có tiền đồ không đo đếm được, là thiên kiêu được Giám Sát điện chủ công nhận.

Nhưng vẫn chưa trưởng thành, lại không có chút giao tình nào với Thân Xuân.

Tự tiện quấy rầy nội môn trưởng lão luyện đan, thật sự không có quy củ gì...

Cùng lúc đó, Thân Xuân đang một lòng một dạ luyện chế Trúc Cơ Đan, căn bản không chú ý tới Bùi Lăng.

Cảm giác được có người chạm đến Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô cũng chỉ khẽ nhíu mày.

Hắn ta là một trong ngũ đại đan sư Trọng Minh tông, dù ngước mắt nhìn toàn bộ Bàn Nhai giới, cũng là người nổi bật trong số đan sư.

Có thể có thành tựu như thế này, không chỉ có thiên phú, còn vì thuở nhỏ hắn ta đã si mê đan đạo, say mê luyện đan.

Người quen biết hắn ta đều biết, Thân Xuân luôn hòa ái dễ gần, nhưng một khi bắt đầu luyện đan, cho dù với kỹ nghệ của hắn ta chỉ cần tiện tay là luyện thành Thối Cốt Đan, cũng toàn tâm toàn ý tập trung vào, sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì trước khi thành đan.

Cho dù đao búa đập vào người, đều lù lù không động đậy!

Sự chuyên tâm gần như thành kính này là nguyên nhân quan trọng khiến hắn ta có thể vượt xa đan sư cùng thế hệ.

Cho nên, dù chỉ phân tâm một chút để dạy dỗ Bùi Lăng cũng không khiến hắn ta luyện đan thất bại, cho dù thất bại cũng chỉ là một lò Trúc Cơ Đan, Thân Xuân gần như có thể bỏ qua không tính toán. Nhưng Thân Xuân vẫn nhanh chóng bình tâm tĩnh khí, đặt tất cả sự chú ý vào trong việc luyện đan, cố gắng không để ý đến sự làm phiền của Bùi Lăng.

Ngay lúc Hà Sơn Quang đang do dự có nên trách mắng Bùi Lăng hay không, bên tai Bùi Lăng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành tặng lò luyện đan thất phẩm."

"Leng keng! Kiểm tra ra lò luyện đan thất phẩm đang bị chiếm dụng..."

"Leng keng! Hệ thống đang giải trừ chiếm dụng cho ngài..."

Chương 489: Vô cùng nhục nhã! (1)

Bùi Lăng thấy hệ thống thao túng mình một đường trèo non lội suối đi vào Vạn Bảo lâu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn dự tính xấu nhất.

Lúc này nghe được hai câu nhắc nhở sau đó của hệ thống, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán!

Dù trong lòng nóng như lửa đốt, người bên ngoài chỉ thấy động tác trên tay Bùi Lăng không hề chậm trễ chút nào!

Lập tức lấy ra một cái cốt ấn là món pháp khí do Hoắc Triệu Cảnh đại sư huynh Xuân Đàn Thiên Sinh giáo để lại.

Ngay sau đó, Bùi Lăng không chút do dự giơ cốt ấn lên, đập mạnh vào đầu Thân Xuân!

Cộp.

Thân Xuân đang rất tập trung luyện đan không hề trốn tránh, cũng không phòng ngự, cốt ấn đập thẳng vào đỉnh đầu hắn ta!

Chỉ có điều, dù hắn ta bế quan luyện đan nhiều năm, so sánh ra không am hiểu công kích, nhưng cũng là nội môn trưởng lão có tu vi cao thâm, pháp khí Trúc Cơ kỳ không tạo thành chút tổn thương nào với hắn ta.

Thấy lần này không thể đánh Thân Xuân ngất xỉu, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Hệ thống đang giải trừ chiếm dụng cho ngài..."

Thế là, trong ánh mắt nhìn chằm chằm đến chết lặng của Hà chưởng quỹ và các đệ tử, Bùi Lăng lại giơ cốt ấn lên...

Đông đông đông đông đông!

Cốt ấn đập vào đầu không ngừng vang lên tiếng động nặng nề, quanh quẩn trong Vạn Bảo lâu yên tĩnh.

Hà Sơn Quang đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng khống chế sức mạnh, đánh một chưởng về phía Bùi Lăng!

Oanh!

Bùi Lăng lập tức bay ra ngoài, bên tai vang lên tiếng của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Sắc mặt Bùi Lăng hoảng hốt, rõ ràng một chưởng này của Hà Sơn Quang còn chưa dùng hết sức, hắn cũng không bị trọng thương, nhưng hung hăng xông vào Vạn Bảo lâu trước mặt mọi người, công khai tập kích trưởng bối nội môn, hơn nữa còn lặp đi lặp lại dùng pháp khí đánh vào đầu đối phương mang tính sỉ nhục nặng nề...

Nghĩ cũng biết, vị trưởng bối nội môn luyện đan này vì mặt mũi, có lẽ sẽ không quan tâm việc nộp một khoản tiền phạt cực cao cho tông môn, tiễn hắn lên đường ngay tại chỗ!

Đệt bà hệ thống thiểu năng!

Đánh giá kém một sao thật sự quá cao, hắn muốn cho đánh giá âm điểm!

Đang lúc Bùi Lăng tưởng mình xong đời, xung quanh truyền đến một luồng âm hàn tối nghĩa, một u ảnh đột nhiên xuất hiện, da trắng mắt mực, váy như sương mù không ngừng tản ra. Nàng không nói lời gì chỉ đưa tay túm lấy thân thể của hắn, nhanh chóng biến mất tại chỗ...

"Đáng chết!!!!"

Ngay sau đó, toàn bộ Bách Bảo lâu phát ra một tiếng gào thét tràn ngập phẫn nộ!

...

Lúc Bùi Lăng lại mở hai mắt ra, đã xuất hiện ở một nơi âm u tịch mịch, thỉnh thoảng xung quanh lại vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Những tiếng xì xào bàn tán kia rất rõ ràng, nhưng lúc cẩn thận nghe, lại phát hiện không thể nghe rõ cái gì hết, ngược lại chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực.

Đây là nơi ở của Lệ Liệp Nguyệt, Triêu Na hành cung.

Vào lúc này, Vụ Liễu đứng ngay bên cạnh hắn.

Nàng mặc váy khói dài quét đất, áo tay rộng bó eo, đang hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu mực trên khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Đa tạ Vụ Liễu cô nương đã ra tay cứu giúp!" Bùi Lăng thầm thở phào, đã đến chỗ của Lệ Liệp Nguyệt, vậy mình tạm thời an toàn.

Hắn nghĩ như vậy liền xoay người ngồi dậy.

Vụ Liễu nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên nở một nụ cười quỷ dị, lúc này ánh mắt nàng rất sâu xa, lúc nhìn Bùi Lăng lại mơ hồ có chút mừng rỡ và hài lòng khi nhìn thấy đồng loại: "Không cần cám ơn. Bảo vệ Bùi Lăng công tử là mệnh lệnh của chủ nhân. Ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi."

Nói xong, cả người nàng biến mất trong hư không, đột nhiên tiến tới bên tai Bùi Lăng, bật hơi như băng, giọng nói rất nhẹ, "Thế nhưng, vẻ mặt không sợ chết của Bùi Lăng công tử thật sự quá mê người!"

"Có lẽ..."

Nàng hơi cụp mắt khiến hàng mi dài lay động, gần như lướt qua làn da Bùi Lăng, tiếng cười khe khẽ như tình nhân đang nói thì thầm, "Dù không có mệnh lệnh của chủ nhân, ta cũng không nhịn được mà ra tay..."

Bùi Lăng gật đầu cười khan, nhưng trong lòng lại hoảng sợ, nếu không có chỗ dựa đủ cứng rắn mà dùng hệ thống thiểu năng này, dù thật sự có một trăm cái mạng cũng không đủ dùng!

May mắn bây giờ hắn là thuộc hạ của Lệ Liệp Nguyệt, có U Hồn thị nữ âm thầm bảo vệ.

Nếu không, ai biết vị tiền bối nội môn vừa rồi có quá giận dữ, trực tiếp một tay đập chết hắn hay không?

Đang lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, một giọng nói giận dữ đột nhiên vang vọng toàn bộ hành cung!

"Lệ Liệp Nguyệt! Giao Bùi Lăng ra cho lão phu!!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, đối phương đã đuổi theo đến đây, còn chỉ đích danh Lệ Liệp Nguyệt đòi người!

Mặc dù nơi đây là Triêu Na hành cung của Lệ sư tỷ, nhưng bây giờ hắn không thấy Lệ Liệp Nguyệt, cũng không biết có đang ở đây không?

Nếu ở đây, vừa rồi hắn trắng trợn cướp đoạt đan lô ngay trước mặt chưởng quỹ, hai tên đệ tử và hai tên đồng tử ở Vạn Bảo lâu, thậm chí còn liên tục đánh đối phương, bây giờ cũng không thể giải thích rõ ràng với Lệ sư tỷ!

Chương 490: Vô cùng nhục nhã! (2)

Nếu không ở đây, chỉ dựa vào Vụ Liễu, chắc chắn không bảo vệ được hắn!

Ngay lúc hắn đang vô cùng lo lắng, một bóng dáng yểu điệu như mộng, eo nhỏ nhắn như liễu lập tức bay ra khỏi hành cung, xuất hiện ở phía trên hành cung!

Lệ Liệp Nguyệt mặc váy lụa như màn đêm, càng làm nổi bật da trắng mặt xinh, phù văn phức tạp trên mi tâm đã khôi phục như lúc ban đầu, xinh đẹp ướt át, thoạt nhìn lại có vẻ đẹp rung động cõi lòng.

Dường như một đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ trên đất tuyết giữa đêm tối.

Người đến đứng trên khoảng không, Lệ Liệp Nguyệt cũng bay đến giữa không trung đứng cách hắn ta khá xa, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Thân trưởng lão, ngươi tìm Bùi Lăng có chuyện gì?"

Lúc này Thân Xuân rất tức giận, vừa rồi hắn ta đang chuyên tâm luyện đan, đột nhiên bị người ta đập loạn một trận vào đầu!

Mặc dù với tu vi của hắn ta, trình độ công kích kia không đáng là bao.

Nhưng thật sự khinh người quá đáng!!

Hắn ta đường đường là nội môn trưởng lão, một trong ngũ đại đan sư Thánh tông, lại là vị thiên tài trẻ tuổi nhất trong ngũ đại đan sư, có lúc nào không được tôn sùng?!

Chưởng quỹ Vạn Bảo lâu còn phải cho hắn ta chút mặt mũi.

Dù rời khỏi Thánh tông, đi đến đâu cũng được khen ngợi không ngừng.

Lại bị tiểu bối vừa mới Trúc Cơ sỉ nhục ngay trước mặt mọi người!

Vốn muốn kiểm tra đan lô thất phẩm đi ra từ tay một người có tiếng tăm cho đệ tử mới Kim Tố Miên, kết quả cũng vì thời khắc cuối cùng phân tâm, nên lò Trúc Cơ Đan kia đã luyện đến mức nổ lô!

Vô cùng nhục nhã!

Điều này thật sự vô cùng nhục nhã!

Hiện tại hắn ta đã sắp tức đến nổ tung!

"Bùi Lăng hại lão phu luyện đan thất bại, lão phu phải tìm hắn tính sổ!" Thân Xuân lập tức nói.

Việc bị Bùi Lăng liên tục đánh vào đầu như đang gõ trống đồng thật sự quá mất mặt xấu hổ, hắn ta không thể nói ra ngay trước mặt Lệ Liệp Nguyệt.

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

Nàng không có hứng thú với đầu đuôi mọi việc, căn bản cũng không quan tâm Bùi Lăng có lý hay không.

Dù sao muốn động đến người của nàng, vậy nằm mơ đi!

"Không được! Bùi Lăng là người của Lệ Liệp Nguyệt ta, ai cũng không được động đến hắn!" Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng nói, còn chưa nói hết câu sau lưng đã hiện ra rất nhiều U Hồn thị nữ.

Sắc trời xung quanh lập tức trở nên ảm đạm, khí âm hàn tản ra bốn phía, thậm chí ngay cả rất nhiều pho tượng ở phía dưới Triêu Na hành cung cũng lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, vô số đôi mắt đầy sự khát máu và ác ý nhìn chằm chằm về phía Thân Xuân, ngo ngoe muốn động.

Thấy vừa nói hai câu, Lệ Liệp Nguyệt trực tiếp muốn ra tay, Thân Xuân không nhịn được cau mày.

Trong ba vị chân truyền Thánh tông, Tô Chấn Hòa giấu tài, Chu Diệu Ly cẩn thận từng li từng tí, chỉ có Lệ Liệp Nguyệt sát tính nặng nhất!

Hiện tại tu vi của đối phương còn không bằng mình, nhưng lại có can đảm khai chiến với mình!

Nếu là tiểu bối không biết trời cao đất rộng khác thì cũng thôi, hắn ta có tạo nghệ luyện đan cực cao, có địa vị cao hơn nội môn trưởng lão bình thường ở Thánh tông, tự mình dạy dỗ tiểu bối một chút cũng không sao.

Nhưng đối phương lại là đích nữ Cửu A Lệ thị, người cạnh tranh mạnh mẽ nhất của vị trí Thánh Nữ...

Nghĩ tới đây, Thân Xuân hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng, lúc này liền nói: "Tốt! Vậy lão phu cũng muốn xem, ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời hay không!"

Nói xong, Thân Xuân oán hận vung ống tay áo một cái, cả người hóa thành một đạo trường hồng nghênh ngang rời đi!

Thấy thế, Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, U Hồn thị nữ sau lưng lập tức biến mất, bản thân cũng ầm vang vỡ nát như bọt biển, trở về hành cung.

Những pho tượng đông đúc đặt khắp nơi trước Triêu Na hành cung phát ra một tiếng thở dài thất vọng, đều tự quay đầu lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục yên tĩnh đứng đó.

Bùi Lăng đang chật vật chờ đợi trong Triêu Na hành cung.

Trong chốc lát, cửa lớn thiền điện ở chỗ hắn chậm rãi mở ra.

Hai U Hồn thị nữ cầm theo đèn lồng da người dẫn đường đi vào từ trong cửa, chợt chia ra hai bên trái phải nhường đường cho Lệ Liệp Nguyệt đi phía sau.

Lệ Liệp Nguyệt mặc váy lụa màu đen, gần như hoàn toàn hòa vào bên trong hành cung âm u tối nghĩa.

Ánh mắt nàng trong vắt có thần, cả người lạnh lùng lại lộ ra khí thế bá đạo cực kỳ mãnh liệt, sau khi đi vào không lập tức nhìn về phía Bùi Lăng, mà bước nhanh đến chủ vị ngồi xuống.

Sau khi chỉnh lại làn váy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

"Lệ sư tỷ!" Bùi Lăng lập tức hành lễ, vẻ mặt ngượng ngùng không dám đối mặt.

Lần này hắn gây ra tai họa lớn như thế, còn không biết nên giải thích thế nào.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, căn bản không có ý hỏi thăm nguyên nhân, gọn gàng dứt khoát nói: "Trong mấy tháng tiếp theo, nếu không có chuyện quan trọng gì, ngươi cứ tu luyện ngay trong hành cung đi."

"Nếu thiếu tài nguyên gì, cũng có thể nói thẳng."

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy trước khi Thân Xuân rời đi đã kìm nén cơn giận uy hiếp, dù hắn ở trong hành cung cũng nghe được rõ ràng.

Đang lo lắng dù vượt qua cửa ải này, sau khi trở về Thúy Lỗi sơn, liệu có bị Thân Xuân tìm tới cửa lần nữa hay không.

Chương 491: Trên đời chỉ có sư tỷ tốt nhất!

Ai biết Lệ Liệp Nguyệt lại bằng lòng giữ hắn ở lại nơi đây tiếp tục che chở.

Quả nhiên, trên đời chỉ có sư tỷ tốt nhất!

"Vâng!" Bùi Lăng lập tức đáp, chợt nói, "Sư tỷ, hiện tại ta... Thiếu Vô Mộng Tán."

Lệ Liệp Nguyệt nhìn U Hồn thị nữ đứng bên cạnh.

Thị nữ kia lập tức quay người đi ra ngoài, trong chốc lát đã dùng mâm sơn đen mang một bình lớn đầy Vô Mộng Tán đến đây.

Bùi Lăng thấy vậy không khỏi vui mừng.

Sư tỷ thật sự quá hào phóng!

Sau khi cất kỹ Vô Mộng Tán, Bùi Lăng tạm biệt Lệ Liệp Nguyệt, theo sự chỉ dẫn của U Hồn thị nữ rời khỏi thiền điện, sau khi đi một quãng đường đã tới một phòng tu luyện.

Phòng tu luyện này ở phía đông bắc hành cung.

Khác hẳn với đủ loại tiếng xột xoạt ồn ào nghe được trên đường, nơi này rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của mình đang vang vọng.

Trên hành lang ngoài phòng tu luyện khắc đầy trận pháp phù văn, từng hàng đèn đuốc màu u lam lơ lửng ở giữa khoảng không hai bên.

Thoạt nhìn những đèn đuốc này sáng ngời dễ thấy, nhưng căn bản không chiếu sáng một tấc vuông, chỉ tản ra khí tức lạnh băng tối nghĩa quỷ dị.

Thị nữ mở cửa phòng tu luyện ra, đặt đèn lồng da người ở trên bàn nhỏ gần đó, lại kết động mấy đạo pháp quyết, toàn bộ phòng tu luyện mới dần sáng lên.

Đây là một căn phòng tu luyện đầy đủ chức năng đã bao gồm cả nơi sinh hoạt nghỉ ngơi thường ngày.

Bày biện đơn giản nhưng tinh tế, sau mấy tầng lụa mỏng trong một góc ở nội thất còn có một con suối cuồn cuộn hội tụ thành hồ, hơi nước bốc lên, mơ hồ có thể ngửi được mùi lưu huỳnh.

U Hồn thị nữ dẫn đường cố ý nhắc nhở: "Đây là Cửu Minh Băng Phách Tuyền, nhiệt độ nước cực thấp có thể rèn luyện thể phách. Kính xin Bùi Lăng công tử lượng sức sử dụng, để tránh chịu giá rét làm tổn thương hồn phách."

Sau khi Bùi Lăng nói lời cảm tạ, thị nữ giới thiệu các thứ khác một lượt, lại dạy hắn sử dụng trận pháp trong phòng như thế nào, lúc này mới cáo lui.

Đợi nàng rời đi, Bùi Lăng không có tâm trạng đánh giá xung quanh, lập tức ngồi xếp bằng trên vân sàng cảm ứng Cửu Phách Đao.

Hắn nhanh chóng phát hiện, sau khi hắn rời khỏi động phủ Thúy Lỗi sơn, đao bản mệnh đã vội vàng đi theo ra ngoài.

Chỉ là ngay sau đó hắn gặp rắc rối, bị Vụ Liễu mang đến Triêu Na hành cung, Cửu Phách Đao không bằng với tốc độ của Vụ Liễu, lúc này vừa chạy tới bên ngoài hành cung.

Ngay lúc hắn đang nghĩ phải đón nó vào như thế nào, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Lệ Liệp Nguyệt: "Đó là đao của ngươi?"

"Là đao bản mệnh Cửu Phách của ta." Bùi Lăng vội vàng nói.

Lệ Liệp Nguyệt không nói gì nữa, chỉ chốc lát sau Cửu Phách Đao đã trực tiếp bay vào hành cung, xuyên qua rất nhiều trận pháp chồng chất, bay đến trước mặt Bùi Lăng.

Đao linh nhanh chóng dạo quanh Bùi Lăng một vòng, vội vàng hỏi: "Chủ nhân! Ngươi không sao chứ?"

Chợt cuồng loạn hô, "Nếu không phải con hồ ly đáng chết kia quấy rối, vừa rồi ta súy nữa chém tiện tỳ công kích chủ nhân thành muôn mảnh!!"

Ngay sau đó, lại quyến rũ nói, "Chủ nhân, không bằng lột da con hồ ly đáng chết kia đi, dù sao nó cũng không có tác dụng gì, làm đệm cho chủ nhân đã là vô cùng vẻ vang!"

Cuối cùng, đao linh bạo ngược hô, "Tất cả người ra tay với chủ nhân đều đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!"

Sắc mặt Bùi Lăng tối sầm lại, lần này hệ thống uỷ thác không chỉ hại mình suýt mất mạng nhỏ, còn suýt nữa hại cả u Dương sư tỷ!

Chờ trốn tránh qua khoảng thời gian này, lại chuẩn bị một phần hậu lễ đền bù cho u Dương sư tỷ...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức quát: "Cửu Phách, ngươi nhớ kỹ, về sau không có ta phân phó không được ra tay với u Dương sư tỷ, rõ chưa?"

Đao linh không cam lòng phát ra một tiếng vù vù, đau khổ nói: "Thế nhưng nàng lại tổn thương chủ nhân!"

Bùi Lăng vội vàng nói: "Đó là đùa giỡn, được rồi, chuyện này dừng ở đây đi!"

Sau khi an ủi đao bản mệnh, hắn chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện.

Hiện tại uỷ thác luyện đan thật sự quá nguy hiểm.

Có kinh nghiệm đi cướp đan lô thất phẩm trước đó, Bùi Lăng đã không dám tiếp tục dùng hệ thống uỷ thác luyện đan.

Thế nhưng, so sánh ra, dùng hệ thống tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 cũng khá an toàn.

Ít nhất dưới tình huống có đủ Vô Mộng Tán và thiên tài địa bảo, hệ thống sẽ không khống chế hắn chạy loạn.

Nghĩ như vậy, vì đề phòng chuyện chẳng may, Bùi Lăng lại phân phó Cửu Phách Đao: "Cửu Phách, chút nữa ta tu luyện, một khi đột nhiên đứng lên đi lại, ngươi phải dùng thân đao đập ta một cái!"

Nghe vậy, đao linh không rõ ràng cho lắm.

Nhưng nàng chưa từng suy nghĩ loại vấn đề này, chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân, dưới tình huống không làm chủ nhân bị thương, nàng sẽ làm theo!

"Vâng!"

Thấy đao linh đồng ý, Bùi Lăng vẫn cảm thấy không quá yên tâm, lập tức rời khỏi phòng tu luyện, gọi Vụ Liễu cô nương mấy lần ở trên hành lang.

Thấy Vụ Liễu xuất hiện, hắn gọn gàng dứt khoát nói: "Vụ Liễu cô nương, ta muốn nhờ ngươi đốc thúc ta tu luyện, tiếp theo chỉ cần ta rời khỏi phòng tu luyện này, ngươi lập tức bắt quay về thì thế nào?"

"Ồ?" Vụ Liễu hơi hứng thú nhìn Bùi Lăng, lập tức vui cười hỏi: "Điều này cũng không có vấn đề gì! Thế nhưng, Bùi Lăng công tử, người muốn ta đốc thúc ngươi đến khi nào đây?"

Chương 492: Việc Ngưng Anh (1)

Kết Đan?

Không, vậy quá khoa trương, hơn nữa nếu giữa chừng hắn thật sự xảy ra chuyện gì, muốn ra ngoài thì làm sao bây giờ?

Đúng vậy, có lẽ trước tiên cứ đặt mục tiêu gần một chút, chờ sau khi thành công lại tìm Vụ Liễu tiếp tục hỗ trợ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Trúc Cơ trung kỳ."

"Trúc Cơ trung kỳ... Vậy Bùi Lăng công tử, ngươi có thể bắt đầu tu luyện!" Vụ Liễu khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười âm trầm, nàng còn chưa nói hết câu, ống tay áo rộng vung lên, một tay ném Bùi Lăng vào phòng tu luyện.

Trong chớp mắt, tất cả các cửa trong phòng tu luyện đóng lại, đủ loại phòng hộ và trận pháp giúp đỡ tu luyện đều được khởi động.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức ổn định lại tinh thần, hiện nay Vụ Liễu đã đồng ý ra tay, trên cơ bản sẽ không có sơ suất, hắn lập tức gọi hệ thống ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 ..."

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần Vô Mộng Tán..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Vô Mộng Tán, kiểm tra ra..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện..."

Sau đó, hệ thống thao tác giống hệt lần tu luyện trước, trước tiên sử dụng một nắm lớn Vô Mộng Tán, sau đó vận chuyển Phần Dạ Thiên.

Lúc dược lực được luyện hóa gần hết, hệ thống bắt đầu nuốt thiên tài địa bảo giúp hắn.

Sau một ngày uỷ thác như thế, tu vi của Bùi Lăng lại tiến nhanh, quá trình tu luyện tiến hành vô cùng thuận lợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã trôi qua một tháng.

Trong một gian thiền điện ở Triêu Na hành cung, u hỏa trong độc lâu màu trắng bệch chậm rãi soi sáng giữa trướng màn dày đặc, mười mấy U Hồn thị nữ hầu hạ ở bên cạnh, trong điện tràn ngập hàn khí, yên tĩnh im ắng.

Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng trên vân sàng, hai mắt nhắm chặt, khí cơ trên người lưu chuyển, phù văn giữa mi tâm càng có vẻ xinh đẹp ướt át.

Một lúc lâu sau, nàng tu luyện xong, chậm rãi mở mắt ra.

Một U Hồn thị nữ tóc bạc cài ngọc quan, cung trang rộng rãi vội vàng tiến lên bẩm báo: "Chủ nhân, người chủ gia đã tới, đã chờ ở bên ngoài một lúc lâu."

Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Để bọn họ vào."

Trong chốc lát, ba tên tu sĩ lần lượt đi vào.

Trong ba tên tu sĩ này, người đi đầu là một nam tu trung niên, thân hình hắn ta cao lớn, mũi thẳng mồm vuông, khi ánh mắt đảo quanh lại hiện ra vẻ sắc bén.

Trên người mặc một bộ áo bào huyết sắc, trong huyết bào như có vô tận yêu quỷ dữ tợn vặn vẹo, gào thét muốn xé rách áo bào mà ra. Lúc bước đi lặng yên không một tiếng động, lại nổi lên âm phong.

Sau lưng hắn ta là hai tu sĩ trẻ tuổi một trắng một đen, chiều cao như nhau, vẻ ngoài tương tự, tu sĩ bạch bào là nam tu, vẻ mặt hắn ta lạnh băng, sắc mặt trắng bệch, trong con mắt như có một đám linh hỏa màu trắng bệch đang yên tĩnh thiêu đốt, toàn thân không có chút hơi người nào, cứ như hoạt thi; tu sĩ áo đen lại là một nữ tu trẻ tuổi.

Nửa khuôn mặt nữ tu này vô cùng xinh đẹp, nửa khuôn mặt kia lại đeo một cái mặt nạ bằng ngọc che chắn, không thấy rõ tình huống.

Rõ ràng cả đôi mắt nàng đen tuyền, không phân biệt được con ngươi, nhìn lướt qua còn tưởng là U Hồn.

Kiểu dáng chiếc váy đen trên người nàng hơi tương tự với váy áo mà Lệ Liệp Nguyệt thường mặc.

Trước ngực đeo một chuỗi vòng ngọc cực kỳ phức tạp, cẩn thận nhìn lại, chuỗi vòng ngọc kia đều lấy xương người xuyên thành, phía dưới cùng là khóa trường mệnh bằng xương, bên trong còn mơ hồ tản ra sự dao động lạnh lẽo như phong cấm cái gì đó.

Khuôn mặt ba người hơi tương tự với Lệ Liệp Nguyệt, chỉ nhìn qua cũng biết giữa mấy người có quan hệ máu mủ.

"Nguyệt Nhi." Ngay lúc bọn họ đi vào, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, ống tay áo rộng nhẹ vung lên, cách vân sàng không xa xuất hiện mấy cái ghế.

Sau khi ngồi xuống, nam tu trung niên cẩn thận quan sát tu vi và khí tức của nàng một lượt, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, "Đúng là thiên chi kiều nữ của Cửu A Lệ thị ta! Xem ra, lão tổ tính toán không sai, việc ngươi kết thành Nguyên Anh đã trong tầm tay."

Hai tên tu sĩ sau lưng hắn ta đều dùng ánh mắt quấn quýt lại tôn kính nhìn Lệ Liệp Nguyệt.

Nghe vậy, nữ tu kia than thở: "Nguyệt tỷ tỷ thật lợi hại!"

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh, nói: "Đúng là sắp rồi, nhưng còn cần mấy ngày nữa."

"Lão tổ đã sớm chuẩn bị." Nam tu trung niên kia lập tức nói, "Vì vậy, để chúng ta đến đây đón ngươi trở về tổ địa trong tộc, lão tổ dự định tự mình hộ pháp cho ngươi, cho đến khi ngươi Ngưng Anh thành công!"

"Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp là công pháp thượng phẩm của Thánh tông ta, vào lúc phá quan, lực ngăn cản từ nơi sâu xa cực kỳ cường đại."

"Đương nhiên, không phải lão tổ không tin tưởng ngươi."

"Chỉ là tổ địa do Lệ thị ta bố trí, càng thích hợp Ngưng Anh hơn Triêu Na hành cung của ngươi."

"Như thế, trong tộc cũng có thể yên tâm hơn."

"Không biết khi nào Nguyệt Nhi thuận tiện trở về?"

Chương 493: Việc Ngưng Anh (2)

Lệ Liệp Nguyệt không chút do dự, mở miệng nói: "Gần đây còn cần chút thời gian xử lý một việc, chờ một tháng nữa ta sẽ tiến về tổ địa."

Nghe vậy, tu sĩ trung niên kia khẽ nhíu mày: "Không biết là chuyện gì lại phải trì hoãn lâu như vậy? Nếu không, ngươi nói cho ta biết, ta cho người đi giải quyết thay ngươi?"

Thấy Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, hiển nhiên không có ý để người khác làm thay, tu sĩ trung niên càng cau mày chặt hơn.

Sau khi suy tính một chút, hắn ta chậm rãi nói: "Nguyệt Nhi, ngươi sinh ra đã có thiên tư cực lớn, từ thuở nhỏ đã có chủ ý của mình. Nhưng việc Ngưng Anh vô cùng quan trọng, đừng coi thường thì tốt hơn."

"Dù sao việc này có liên quan đến tranh giành Thánh Nữ!"

"Tuy Chu Diệu Ly và Tô Chấn Hòa không bằng ngươi, nhưng bọn họ đều đi vào Kết Đan hậu kỳ."

"Dù trước đó không lâu, ngươi đánh Chu Diệu Ly trọng thương vì Bùi Lăng kia."

"Nhưng theo tin tức trong tộc nhận được, bởi vì hai đời này Tư Hồng thị đều không có đệ tử có thể lấy Thiên Đạo Trúc Cơ, để tránh rơi vào thế yếu, đã mở bí khố lấy thiên tài địa bảo mà Tư Hồng thị cất giấu nhiều năm, để nàng khôi phục thương thế."

"Nếu chúng ta đoán không sai, tiếp theo rất có thể bọn họ sẽ không tiếc trả giá thúc đẩy Chu Diệu Ly sớm ngày Ngưng Anh!"

Hắn ta trầm giọng nhắc nhở, "Mặc dù Chu Diệu Ly là huyết mạch Tư Hồng thị, nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên đến nay chưa từng nhận tổ quy tông. Địa vị của nàng ở Tư Hồng thị, kém xa tử đệ đích hệ Tư Hồng thị. Mặc dù Tư Hồng thị tạm thời nâng đỡ nàng, chưa chắc sẽ yêu quý nàng như yêu quý huyết mạch đích hệ."

"Cho nên, vì để nàng vượt lên trước Ngưng Anh, biết đâu sẽ lấy ra những thủ đoạn không dùng với huyết mạch nhà mình!"

"Nếu bây giờ ngươi không có việc quan trọng, vẫn phải đặt việc Ngưng Anh lên hàng đầu!"

"Ngươi là đích nữ Cửu A Lệ thị ta, sinh ra đã định sẵn có địa vị bất phàm."

"Sau khi Ngưng Anh, vị trí Thánh Nữ đã dễ như trở bàn tay!"

"Đến lúc đó, lại đi giải quyết người và việc mà ngươi muốn giải quyết, chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay sao?"

Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Việc ta muốn giải quyết có liên quan đến đạo tâm của ta. So sánh ra, Ngưng Anh chỉ là con đường phải qua trong quãng đường tu hành dài dằng dặc, không quan trọng gì."

"Về phần Chu Diệu Ly, chỉ là bại tướng dưới tay, không đáng nhắc đến."

Tu sĩ trung niên kia nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, đạo tâm?

Đúng vậy, đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ có kinh tài tuyệt diễm như Lệ Liệp Nguyệt, Nguyên Anh không phải điểm cuối cùng của đối phương.

Vì vậy đạo tâm mới là quan trọng nhất!

Một khi đạo tâm có tì vết, chưa nói đến sẽ ảnh hưởng con đường ngày sau, ngay cả cửa ải Ngưng Anh, cũng có thể khiến phẩm chất Nguyên Anh giảm xuống.

"Không biết có cần trong tộc giúp đỡ việc này không?" Trong lòng tu sĩ trung niên hơi trầm xuống, lập tức hỏi.

Đây là tử đệ đích hệ xuất sắc nhất trong thế hệ này của Lệ thị bọn họ, dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện!

Cũng may Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Không phải việc lớn gì, không cần trong tộc xen vào, cho ta thời gian một tháng là đủ."

Thấy vẻ mặt nàng chắc chắn dường như đã nắm chắc, tu sĩ trung niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, hắn ta lại nói đến chuyện thứ hai trong chuyến này: "Trong tộc còn để ta hỏi ngươi, ngươi có tính toán gì với Bùi Lăng kia không?"

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh nhạt: "Ta muốn để hắn trở thành vị chân truyền thứ tư của Thánh tông."

Ba tộc nhân Lệ thị khẽ gật đầu, đều không có vẻ bất ngờ.

Trước đó vài ngày, Lệ Liệp Nguyệt tự mình trở về trong tộc mở ra bí khố, lấy ra không ít thiên tài địa bảo, nhất là chín quỷ phách phẩm chất cực tốt kia là của cải đặc biệt trong Cửu A Lệ thị.

Vốn tưởng nàng muốn tự mình tu luyện, gần đây lại biết nàng đã đưa toàn bộ những tài nguyên này cho Bùi Lăng, cung cấp cho hắn Thiên Đạo Trúc Cơ.

Lệ Liệp Nguyệt trả giá lớn như thế, tuyệt đối không chỉ đáp lễ vì đối phương dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, tất nhiên sẽ có nhiều sự sắp xếp hơn!

Trước khi ba người này đến đây vào ngày hôm nay, Cửu A Lệ thị đã tiến hành điều tra kỹ càng về Bùi Lăng, có hiểu biết đôi chút.

Hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, xuất thân hàn vi lại có thể đúc thành Thiên Đạo Đạo Cơ, có thể thấy đối phương thiên tư trác tuyệt, lại phúc duyên sâu dày.

Bây giờ, việc hắn lấy tu vi Luyện Khí kỳ tính kế hai đại chân truyền Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly, cũng đã mơ hồ truyền ra trong đám cao tầng Thánh tông.

Tâm tính như thế, thủ đoạn như thế, tư chất như thế... Dù không có mối quan hệ với Lệ Liệp Nguyệt, thật ra Lệ thị cũng đánh giá cao, có ý bồi dưỡng.

Chỉ là...

Ánh mắt tu sĩ trung niên lóe lên, lại khẽ lắc đầu: "Cửu A Lệ thị ta có địa vị cao thượng ở Thánh tông. Không nói đến đời này đã có thiên kiêu tuyệt thế như ngươi, ngay cả đám huynh đệ tỷ muội của ngươi cũng phải chịu ảm đạm phai mờ ở trước mặt ngươi, nhưng đưa ra bên ngoài thì có rất nhiều người được gọi là thiên kiêu đuổi theo không kịp."

"Mặc dù thêm một vị chân truyền, cũng có thể tranh giành chút lợi ích cho Lệ thị, nhưng chỉ là dệt hoa trên gấm, không ảnh hưởng đến việc lớn!"

"Sự báo đáp này quá ít."

Chương 494: Tranh giành Thánh Tử

"Ý của trong tộc là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đẩy hắn lên vị trí Thánh Tử!"

"Nhưng trước khi làm như vậy, phải xác định hai chuyện."

"Chuyện thứ nhất, hắn có khả năng đảm đương địa vị Thánh Tử kia hay không?"

"Chẩm Thạch Tô thị Tô Chấn Hòa kém hơn ngươi một chút, nhưng trong rất nhiều người cùng thế hệ, cũng là thiên kiêu không thể bàn cãi."

"Hơn nữa có Chẩm Thạch Tô thị dốc hết sức ủng hộ, bàn về tu vi, bàn về tuổi tác lịch duyệt, bàn về tầm mắt, bàn về thế lực... Bây giờ Bùi Lăng căn bản theo không kịp."

"Nếu cuối cùng hắn tranh giành thất bại, Lệ thị không chỉ tổn thất một khoản đầu tư, còn tương đương với việc có khúc mắc với Tô thị."

"Như thế lại được không bù nổi mất."

"Điểm thứ hai, lòng người dễ thay đổi."

"Hôm nay Bùi Lăng cần dựa vào Lệ thị ta khắp nơi, tất nhiên sẽ có thái độ khiêm tốn."

"Ngày khác, hắn đầy đủ lông cánh, sau khi tu vi có thành tựu, có khi nào lại qua cầu rút ván, phản bội Cửu A Lệ thị ta, thậm chí đánh ngược lại một kích hay không?"

Tu sĩ trung niên nói xong, ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lệ Liệp Nguyệt.

Cửu A Lệ thị là một trong tam đại gia tộc bá chủ Trọng Minh tông, từ trước đến nay vẫn đầy dã tâm.

Các đời Tông Chủ Thánh tông đều do ba nhà thay phiên.

Tông Chủ thế hệ này xuất thân từ Chẩm Thạch Tô thị, cũng là Thánh Tử Thánh tông đời trước.

Đạo lữ của Tông Chủ là Thánh Nữ đời trước, xuất thân từ Phù Quang Tư Hồng thị.

Nếu Lệ Liệp Nguyệt tấn thăng Thánh Nữ, sau khi Tông Chủ đương nhiệm hết nhiệm kỳ, nàng lên kế thừa vị trí Tông Chủ, dưới tình huống bình thường sẽ lấy Thánh Tử ở thế hệ này làm đạo lữ.

Nếu Thánh Tử là Tô Chấn Hòa, vậy trong mấy trăm năm sau này, quyền hành trong Thánh tông do Lệ thị và Tô thị cùng khống chế.

Nhưng nếu Thánh Tử và Thánh Nữ đều là người của Lệ thị, có nghĩa trên dưới Trọng Minh tông đều do Cửu A Lệ thị bọn họ chuyên quyền độc đoán!

"Hắn sẽ không phản bội ta." Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh nhạt, nói, "Về phần hắn có khả năng đó không... Ta nghĩ là hắn có!"

Tu sĩ trung niên nghe vậy nhướn mày, đây là việc lớn, dù Lệ Liệp Nguyệt là thiên kiêu Lệ thị, thuở nhỏ được gia tộc bồi dưỡng, không có bất kỳ lý do gì để hại Lệ thị, nhưng cũng không thể dựa vào một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của nàng, đã khiến Lệ thị đưa ra quyết định trọng đại như thế.

Nghĩ tới đây, hắn ta nói thẳng: "Việc này liên quan trọng đại, gia tộc không thể vì lời nói không bằng chứng của ngươi để đưa ra quyết định."

"Thế tục có câu, vàng thật không sợ lửa."

"Muốn Lệ thị ta nâng đỡ hắn leo lên vị trí chân truyền, thậm chí mạo hiểm sẽ trở mặt với Chẩm Thạch Tô thị để giành vị trí Thánh Tử cho hắn, hắn nhất định phải thông qua khảo nghiệm của tộc ta."

"Lấy đó để chứng minh giá trị của hắn!"

"Vị trí chân truyền là yêu cầu của ta với hắn." Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói, "Về phần vị trí Thánh Tử... Vậy phải hỏi ý của hắn."

Nói xong, nàng bình tĩnh phân phó, "Đưa Bùi Lăng tới."

U Hồn thị nữ đứng bên cạnh vội vàng uốn gối: "Vâng!"

...

Trong phòng tu luyện, theo tiếng hệ thống nhắc nhở kết thúc tu luyện đòi hỏi đánh giá năm sao, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, trải qua khoảng thời gian uỷ thác tu luyện không biết ngày đêm này, cuối cùng hắn đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong!

Vào lúc này, chân nguyên trong cơ thể hắn còn hùng hậu hơn lúc mới xây thành Đạo Cơ, không chỉ gấp mười lần!

Cứ tiếp tục như thế, nhiều nhất lại tu luyện mấy ngày đã có thể đột phá Trúc Cơ trung kỳ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng vui vẻ.

Ngay lúc hắn muốn tiếp tục uỷ thác tu luyện, bên tai đột nhiên vang lên truyền âm của Vụ Liễu: "Chủ nhân muốn gặp ngươi, nhanh đi ra!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, Cửu Phách Đao lập tức tận tụy vỗ nhẹ lên vai hắn, hắn khẽ gật đầu nhanh chóng đeo thanh đao lên sau lưng, rời khỏi phòng tu luyện.

Một lát sau, Bùi Lăng được Vụ Liễu dẫn đến một tòa thiền điện, lại gặp được Lệ Liệp Nguyệt.

Đã qua nhiều ngày, vẻ ngoài Lệ Liệp Nguyệt vẫn xinh đẹp như thế, phù văn trên mi tâm còn đỏ hơn máu, trong hai con ngươi có tia sáng lưu chuyển, váy lụa màu đen như khói như sương, có khí chất xuất trần khác biệt của người trong tu hành.

Chỉ là khí thế của nàng lại bén nhọn hơn, như danh kiếm dần lộ ra, kiên quyết bức người.

Trong cảm ứng của Bùi Lăng, thoạt nhìn vị Lệ sư tỷ này yểu điệu nhỏ yếu, thật ra trong cơ thể ẩn chứa lực lượng hung tàn cực kỳ khổng lồ, tối nghĩa khó dò như vực sâu như địa ngục.

Xem ra trong những ngày này, tu vi của Lệ sư tỷ cũng tăng lên một cấp bậc.

Ba tên tu sĩ lạ mặt ngồi nghiêm chỉnh cách Lệ Liệp Nguyệt không xa.

Dù vẻ ngoài khác nhau, trên khuôn mặt lại có chút tương tự với Lệ Liệp Nguyệt, chỉ liếc qua đã biết có quan hệ máu mủ.

Thậm chí, ngay cả khí tức âm hàn tràn đầy trên người kia cũng không khác biệt chút nào.

Trong khoảnh khắc Bùi Lăng đi vào trong, ba tên tu sĩ kia đều nhìn về phía hắn.

Trong ánh mắt của bọn họ hiện ra vẻ đánh giá nhàn nhạt, nhưng cũng không che giấu vẻ thưởng thức.

"Lệ sư tỷ." Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, nhưng động tác không chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên thi lễ một cái, mắt nhìn thẳng cung kính nói.

Chương 495: Kim Đan đại đạo (1)

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, chợt nói: "Ba vị này là tộc nhân Cửu A Lệ thị ta."

Nàng hất cằm về phía tu sĩ trung niên, "Đây là thúc phụ ta, Thập Ngũ thúc."

"Hai người phía sau, người áo bào trắng là tộc đệ ta, Lệ Yến Nhiên; người áo đen là chất nữ tộc ta, Lệ Hàn Ca."

Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu nàng có mặt ở đây, rất có thể Bùi Lăng sẽ cho rằng đây cũng là ý của nàng, chắc chắn sẽ đồng ý cạnh tranh vị trí Thánh Tử.

Thế nhưng, Lệ Liệp Nguyệt không muốn ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

Như Thập Ngũ thúc đã nói, đây là việc lớn, mặc kệ với Cửu A Lệ thị hay là Bùi Lăng đều là như thế.

Cho nên nàng hy vọng lựa chọn cuối cùng của Bùi Lăng, sẽ nghe theo ý nghĩ chân chính của hắn.

Vì vậy, sau khi giới thiệu sơ qua, Lệ Liệp Nguyệt đứng lên, "Ta còn có việc, các ngươi tự nói chuyện đi."

Nói xong, váy đen uốn lượn rời đi.

Đưa mắt nhìn Lệ Liệp Nguyệt rời đi, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, chợt tiến lên hành lễ với Thập Ngũ thúc: "Vãn bối Bùi Lăng, gặp qua Lệ tiền bối."

Lại nhẹ gật đầu với Lệ Yến Nhiên, Lệ Hàn Ca.

Thập Ngũ thúc khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Bùi mạch chủ, sau khi ngươi đoạt giải nhất ở Thi Đấu Ngoại Môn, đã lựa chọn thiên kiêu tộc ta, như thế ngươi và ta cũng coi như người một nhà, không cần giữ phải lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện là được."

Đợi Bùi Lăng ngồi xuống, Thập Ngũ thúc nói thẳng vào vấn đề: "Bùi mạch chủ, không biết ngươi có muốn tranh đoạt vị trí Thánh Tử Thánh tông không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức giật mình.

Nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng lại, sau khi hắn đoạt giải nhất thi đấu đã trở về Lộc Tuyền thành, vốn tưởng Miêu Thành Dương và Chu Diệu Ly sẽ nhân cơ hội ra tay với mình.

Lại không ngờ, người ra tay nhanh nhất cũng tàn nhẫn nhất, lại là chân truyền Tô Chấn Hòa mà hắn tưởng không oán không thù!

Lúc ấy tra khảo lão nô tử sĩ do hắn ta phái đi, biết Tô Chấn Hòa làm thế vì lo lắng Bùi Lăng tranh đoạt vị trí Thánh Tử với hắn ta.

Khi đó hắn còn cảm thấy, Tô Chấn Hòa thật sự vô lý!

Dù sao, Tô Chấn Hòa đã là Kết Đan hậu kỳ, còn là đích tử Chẩm Thạch Tô thị, một trong tam đại chân truyền Thánh tông.

Bùi Lăng xuất thân hàn vi, lúc đó còn chưa Trúc Cơ, người ngoài cũng chỉ tưởng Chú Quỷ đạo cơ là đạo cơ đơn kiếp mà thôi.

Dù nhìn thế nào, Bùi Lăng cũng không cảm thấy mình có thể uy hiếp được Tô Chấn Hòa.

Không ngờ, hiện tại Cửu A Lệ thị lại tìm đến mình vì việc này!

Nói thẳng ra, dựa theo bản tâm của Bùi Lăng, hắn chỉ muốn chuyên tâm tu luyện không tranh quyền thế, mấy việc tranh quyền đoạt lợi này, có thể không liên quan thì không liên quan.

Nhưng bây giờ Tô Chấn Hòa đã ra tay trước, tâm tư muốn giết Bùi Lăng cho thoải mái đã rõ rành rành.

Dù có Giám Sát điện uy hiếp, nghĩ cũng biết với môn quy dùng linh thạch có thể giải quyết tất cả của Thánh tông, căn bản không trấn áp được Tô Chấn Hòa là chân truyền còn là đích tử Chẩm Thạch Tô thị!

Về sau, dù Bùi Lăng có tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Tô Chấn Hòa hay không, Tô Chấn Hòa đều không nương tay.

Đã vậy, cần gì khách sáo nữa?

Thế là, Bùi Lăng không hề chậm trễ nói: "Muốn."

"Tốt!" Thập Ngũ thúc hài lòng vỗ bàn một cái, chợt nghiêm mặt nói, "Muốn trở thành Thánh Tử, trước hết phải trở thành chân truyền Thánh tông."

"Từ giờ trở đi, Cửu A Lệ thị ta sẽ nâng đỡ ngươi leo lên vị trí chân truyền."

"Việc tuyển chọn chân truyền Thánh tông ta, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện."

"Thứ nhất là Kim Đan kết xuất tam phẩm trở lên."

"Thứ hai là hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng chân truyền."

"Hiện tại tu vi của ngươi chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, tạm thời không nhắc đến nhiệm vụ chân truyền."

"Bây giờ quan trọng nhất là tăng cao tu vi!"

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, thấy đối phương nói đến chỗ này dừng lại, vội vàng hỏi: "Lệ tiền bối, ta không biết nhiều về Kết Đan, không biết có thể nói rõ chi tiết về Kim Đan tam phẩm trở lên này với ta không?"

Thập Ngũ thúc mỉm cười nói: "Kết Đan kỳ, kết nội đan cũng chia ra cửu phẩm. Trong đó cửu phẩm là phẩm chất kém nhất, gọi là Tạp Đan."

"Tán tu trong thiên hj thiếu danh sư chỉ điểm, thiếu công pháp chính thống, thiếu tài nguyên... Phần lớn, dù có Kết Đan cũng chỉ là Tạp Đan."

"Vì vậy, thường xuyên xuất hiện tình huống tán tu Kết Đan sơ kỳ không đấu lại thiên kiêu Trúc Cơ hậu kỳ của chín môn phái lớn."

"Bát phẩm và thất phẩm là Trọc Đan."

"Tuy Trọc Đan mạnh hơn Tạp Đan lại không đáng kể, trên cơ bản đời này không có hy vọng Nguyên Anh!"

"Lão tổ của một vài thế gia nhỏ, môn phái nhỏ, cũng vì kết thành Trọc Đan nên tu vi dừng bước."

"Cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể lấy Kết Đan hậu kỳ để kéo dài hơi tàn."

"Lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, gọi chung là Chân Đan."

"Đan thành Chân Đan, mới được chín đại môn phái lớn coi là tu sĩ Kết Đan kỳ chân chính."

"Phần lớn ngoại môn trưởng lão, chấp sự ở Chấp Sự đường của Thánh tông ta, đều là Chân Đan lục phẩm."

"Phần lớn nội môn đệ tử thượng tam mạch là Chân Đan ngũ phẩm và tứ phẩm."

"Ngoại trừ cái đó ra, một vài gia tộc thuộc sự quản lý của Thánh tông ta cũng có Chân Đan lục phẩm, ngũ phẩm tọa trấn, xưng bá một phương."

Chương 496: Kim Đan đại đạo (2)

"Tam phẩm trở lên được gọi là Kim Đan!"

"Không tính bối phận trước, thế hệ này của Thánh tông chỉ có sáu vị Kim Đan."

"Chắc chắn là ba vị chân truyền, còn có ba vị là mạch chủ thượng tam mạch hiện nay."

"Trong ba vị mạch chủ này có một người là con cháu Cửu A Lệ thị ta; một người là con cháu Chẩm Thạch Tô thị; người cuối cùng là con cháu Phù Quang Tư Hồng thị."

"Mặc dù tư chất thiên phú tâm tính của ba người này cũng được coi là nhân tuyển tốt nhất, chung quy vẫn không phải đỉnh phong."

"Vì vậy chưa thể lấy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp trong tộc để Trúc Cơ, cuối cùng lựa chọn Địa Đạo Trúc Cơ. Hơn nữa, đan thành cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới tam phẩm."

"Bởi vì lý do này nên tiềm lực có hạn, nếu không phải không còn cách nào, ba nhà chúng ta sẽ không bồi dưỡng bọn họ trở thành chân truyền."

"Vì vậy, đến nay bọn họ vẫn chỉ là mạch chủ."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu ra.

Tư chất căn cơ của ba vị mạch chủ thượng tam mạch không bằng ba vị chân truyền, cho nên chỉ có thể trở thành đối tượng dự bị cho vị trí chân truyền. Nếu chân truyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dưới tình huống tông môn hoặc là gia tộc không có thiên kiêu dự bị khác, mới có thể đến lượt bọn họ.

Ví dụ như Tô Chấn Hòa Tô chân truyền đột nhiên vẫn lạc, vậy Chẩm Thạch Tô thị lập tức ủng hộ vị Tô mạch chủ kia thay thế vị trí chân truyền, để bảo vệ mặt mũi và lợi ích của Tô thị.

Cũng như vậy, nếu tương lai Bùi Lăng kết xuất Kim Đan chỉ là tam phẩm, vậy hắn cũng chỉ có thể trở thành dự bị giống ba vị mạch chủ này.

Hơn nữa, có đôi khi hắn còn không bằng ba vị mạch chủ thượng tam mạch.

Ba vị kia đều là huyết mạch ba nhà.

Dù tu vi tiềm lực kém một chút, dưới tình huống trong gia tộc không có huynh đệ tỷ muội xuất sắc hơn, sẽ có rất nhiều người thân che chở và giúp đỡ.

Nhưng đối với Bùi Lăng, hắn căn bản không có ưu thế như vậy.

Hắn chỉ có thể dùng thực lực của hắn thuyết phục Cửu A Lệ thị!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thầm cau mày: "Trọng Minh tông là một trong chín phái đứng đầu Bàn Nhai giới, trong một thế hệ chỉ có sáu người kết thành Kim Đan..."

"Dù tính toán thế hệ trước có rất nhiều Kim Đan, thậm chí có một vài tiền bối đã thoát khỏi Kết Đan kỳ, có tu vi cao hơn. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, muốn kết thành Kim Đan, dù tư chất xuất chúng, tài nguyên phong phú, công pháp đầy đủ, cũng muôn vàn khó khăn..."

"Nếu không, chưa nói đến những thứ khác, sao ba nhà Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị này lại không nghĩ trăm phương ngàn kế, để con cháu đều đan thành tam phẩm trở lên?"

"Thế nhưng, ta có hệ thống tu luyện..."

Nghĩ vậy, hắn hỏi, "Muốn kết thành Kim Đan, cần điều kiện gì?"

Thập Ngũ thúc mỉm cười, hắn ta chỉ đợi Bùi Lăng hỏi vấn đề này.

Lập tức nhân tiện nói: "Bây giờ ngươi tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , môn công pháp này tu luyện bình thường, lại phối hợp rất nhiều thiên tài địa bảo phẩm chất xuất sắc, chắc sẽ kết thành Chân Đan tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm."

"Nếu muốn kết thành Kim Đan tam phẩm trở lên, cần một môn ngộ đạo chi pháp riêng biệt!"

"Đúng lúc, vài ngày trước ta lịch lãm ở bên ngoài, vô tình nghe nói về tung tích một môn ngộ đạo chi pháp."

"Nếu ngươi có thể lấy được, với căn cơ Thiên Đạo Trúc Cơ của ngươi, ít nhất tương lai có thể kết thành Kim Đan nhị phẩm, thậm chí đan thành nhất phẩm, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng!"

Nghe vậy Bùi Lăng ngẩn ngơ, hắn cần ngộ đạo chi pháp, đúng lúc đối phương có tin tức về phương diện này?

Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy!

Hơn phân nửa là Cửu A Lệ thị đã sớm chuẩn bị, đặc biệt sắp xếp kiểm tra hắn.

Cũng như lúc trước Lệ Liệp Nguyệt cho hắn 【 Huyết Sát đao pháp 】 và 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , tu luyện thành công, tất nhiên thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, khiến chủ tớ Lệ Liệp Nguyệt đều nhìn hắn bằng con mắt khác xưa; nhưng nếu không tu luyện thành công, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp đi chết.

Thế nhưng, thiên hạ không có chuyện đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

Nhất là ở Thánh tông, đột nhiên đưa chỗ tốt tới cửa, chắc chắn phía sau có cạm bẫy to lớn.

Hành động này của Cửu A Lệ thị lại khiến Bùi Lăng yên lòng.

Dù sao hắn không phải huyết mạch Lệ thị, dù bây giờ ôm bắp đùi Lệ Liệp Nguyệt, đối với Lệ thị mà nói, dù hắn là đạo lữ của Lệ Liệp Nguyệt, cuối cùng cũng là người ngoài, không phải Lệ thị không có con em nhà mình để bồi dưỡng, tại sao phải nâng đỡ hắn đi tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Tô Chấn Hòa?

Có kiểm tra là chuyện tốt.

Điều này nói rõ Lệ thị thật lòng hy vọng hắn có thể thay thế Tô Chấn Hòa, trở thành Thánh Tử đời này của Thánh tông, chứ không phải để hắn đi làm bia đỡ đạn!

Điều này cũng có nghĩa, chắc chắn môn ngộ đạo chi pháp kia là thật!

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng lập tức nắm chắc, lúc này nói: "Kính xin tiền bối chỉ điểm!"

Thập Ngũ thúc lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn nói: "Nhớ kỹ, chỉ có một mình ngươi được biết chuyện này và chỗ kia!"

"Tiền bối yên tâm, chắc chắn vãn bối sẽ giữ kín như bưng!" Bùi Lăng lập tức nói.

Hắn cũng không ngốc.

Chương 497: Một việc “quỷ dị” (1)

Chưa nói đến giá trị bản thân ngộ đạo chi pháp có thể được Cửu A Lệ thị coi trọng, chỉ nói đến việc lúc trước Tô Chấn Hòa muốn giết hắn, khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc tranh đoạt vị trí Thánh Tử với đối phương, Lệ thị cũng không nhắc đến việc này trước khi xảy ra chuyện.

Nếu bây giờ lần kiểm tra này truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Chẩm Thạch Tô thị, thậm chí cả Phù Quang Tư Hồng thị đều nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn!

Đây không phải đẩy mình lên con đường chết sao!

Thập Ngũ thúc nghe vậy, khẽ gật đầu, lại dặn dò: "Đừng kéo dài quá lâu. Chỉ sợ việc khác thường ở chỗ kia sẽ kéo dài không được bao lâu. Nhiều lắm là ba tháng nữa sẽ hoàn toàn biến mất!"

"Đi muộn thì không chiếm được cái gì nữa."

Bùi Lăng cẩn thận gật đầu: "Ta hiểu rõ."

Nói xong việc chính, ba người Thập Ngũ thúc không ở lại nữa, đứng dậy rời đi.

Bùi Lăng đang muốn xem xét ngọc giản, đã thấy một dáng người yểu điệu nhưng khí chất lạnh băng sắc bén chậm rãi bước vào trong điện.

Lệ Liệp Nguyệt mặc váy đen như đêm, phù văn trên mi tâm xinh đẹp ướt át, khuôn mặt trắng bệch không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì.

"Lệ sư tỷ!" Bùi Lăng nhìn thấy, vội vàng hành lễ.

Lệ Liệp Nguyệt lạnh nhạt gật đầu, nhìn ngọc giản trong tay hắn, bình tĩnh nói: "Ngươi đồng ý?"

"Vâng." Bùi Lăng lập tức nói.

Vị sư tỷ này là đích nữ Lệ thị, dù nàng không có mặt lúc nói đến chuyện kia, chắc chắn cũng biết nội dung cuộc nói chuyện.

"Rất tốt." Lệ Liệp Nguyệt hơi cong khóe môi, lộ ra vẻ khen ngợi, nói, "Ta không biết trong tộc cho ngươi thử thách gì, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng. Trước khi ngươi lên đường, tốt nhất cố gắng tăng tu vi của mình một chút."

Bùi Lăng vội nói: "Đa tạ sư tỷ chỉ điểm."

Lệ Liệp Nguyệt chợt nói: "Tốt, ngươi về tu luyện trước đi, đừng lãng phí thời gian."

"Vâng!"

...

Sau một lát, Bùi Lăng trở lại phòng tu luyện, bắt đầu xem xét nội dung trong ngọc giản.

Tin tức ghi lại trong ngọc giản chỉ có một địa danh cùng ba việc khác thường.

Địa danh đó là Bồng Doanh quan một đạo quan trong ngọn núi ngoài Lam Kha thành thuộc địa bàn quản lý của Thánh tông.

Vốn đạo quan kia là chỗ ở của một tán tu, tu vi chỉ là Luyện Khí tầng năm, công pháp cũng vụng về chịu nổi, hơn nữa cả ngày cửa đóng then cài, qua mấy năm mới đi ra ngoài mua sắm đồ cần thiết một lần.

Vì vậy, mới đầu Lam Kha thành không hề để ý hắn ta.

Nhưng từ một năm trước, tình huống nơi này bắt đầu trở nên khác với bình thường.

Việc khác thường thứ nhất, chỉ cần tất cả người ra khỏi thành bằng cửa thành đi về hướng Bồng Doanh quan, sau khi ra khỏi thành sẽ quên mục đích ban đầu, vội vàng trèo non lội suối tiến vào trong quan;

Việc khác thường thứ hai, tất cả người tiến vào bên trong, bao gồm rất nhiều tu sĩ Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, trước bình minh ngày hôm sau đều biến mất sạch sẽ.

Liên quan đến chủ nhân đạo quan, cũng không biết tên tán tu kia đã biến mất không có tung tích từ lúc nào;

Việc khác thường thứ ba, bên ngoài sẽ lãng quên sự tồn tại của tất cả sinh linh mất tích trong quan.

Chỉ có người tu vi cao thâm mới có thể nhớ kỹ.

Xem hết ngọc giản, Bùi Lăng khẽ nhíu mày.

Hình như đây là một việc "quỷ dị".

Ở Bàn Nhai giới, phần lớn việc "quỷ dị" đều không thể giải thích.

Khi hắn còn nhỏ được học vỡ lòng ở tộc học Bùi thị, đã được dạy bảo, phần lớn việc "quỷ dị" đều khó mà giải thích, cũng khó có thể giải quyết.

Bọn chúng thường xuất hiện một cách khó hiểu, lại lặng yên không tiếng động biến mất.

Tới lui như sương mai, không cách nào suy đoán.

Thậm chí ngay cả tu sĩ cấp cao cũng không thể ra tay.

Nếu vào lúc loại "quỷ dị" kia cường thịnh, vậy không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn Bùi Lăng trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ lần này.

Cho dù ngộ đạo chi pháp có tốt, cũng phải có mệnh đi dùng!

Mình chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nho nhỏ, dù cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cũng không thể đi chịu chết vô ích.

Nhưng vị Thập Ngũ thúc Lệ thị kia vừa nói, nhiều nhất việc khác thường ở Bồng Doanh quan sẽ biến mất trong ba tháng, điều này nói rõ, chỗ "quỷ dị" này đã bắt đầu suy giảm, dần khôi phục bình thường.

Hơn nữa, đây là một loại "quỷ dị" có quy luật, hiển nhiên trình độ nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều.

Huống chi đây là thử thách mà Lệ thị cho, mặc dù Lệ Liệp Nguyệt không đưa ra yêu cầu rõ ràng, lại không phản đối, vì vậy chắc chắn nhiệm vụ này không phải đặc biệt để hắn đi chịu chết...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định tu luyện trước!

Thời gian ba tháng, một tháng đi đường, một tháng làm nhiệm vụ, hắn hoàn toàn có thể tu luyện một tháng lại xuất phát.

Thế là, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác..."

...

Triêu Na hành cung, trong một tòa thiền điện rộng rãi, từng tầng màn tơ rủ xuống từ đỉnh điện.

Sau màn tơ như khói nhẹ, chính giữa thiên điện rộng rãi là một bể tắm cực lớn.

Bể tắm như hình hoa sen, xung quanh và đáy ao đều điêu khắc trận văn phức tạp, dẫn dắt linh khí bốn phương tám hướng hội tụ vào trong đó.

Nước trong ao bốc hơi cứ như cực nóng.

Nhưng trên thực tế, nếu đưa tay vào trong nước sẽ phát hiện ao nước lạnh lẽo tận xương, gần như muốn đông kết hồn phách.

Chương 498: Một việc “quỷ dị” (2)

Mái tóc dài của Lệ Liệp Nguyệt rủ xuống, ba búi tóc đen tản mát trên mặt nước một đóa Mạn Đà La màu đen to lớn nở rộ trong ao, càng làm nổi bật da trắng mặt xinh của nàng, phù văn trên mi tâm tươi đẹp như máu tươi.

Sau khi nàng nhẹ nhàng cởi y phục xuống, chậm rãi vào hồ, chẳng mấy chốc Cửu Minh Băng Phách Tuyền dần lướt qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, vòng eo... Cuối cùng, Lệ Liệp Nguyệt dừng lại ở chỗ nước sâu đến ngực, yên lặng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo trong cảm giác lạnh băng thấu xương.

Ngưng Anh...

Hiện tại nàng đã có thể bước ra một bước kia bất cứ lúc nào!

Nhưng nàng tu luyện Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp, trước khi Ngưng Anh nhất định phải giữ tấm thân xử nữ mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất, cũng bảo đảm kết ra Nguyên Anh tinh khiết, thành tựu Đạo Nguyên thượng giai.

Hiện tại, nàng đã mất âm nguyên, lại dùng Ngưng Anh chi pháp của Cửu A Lệ thị, căn bản không có cách nào thành tựu thiên nữ Nguyên Anh đặc biệt của Lệ thị.

Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Lệ Liệp Nguyệt từ chối việc Thập Ngũ thúc muốn nàng lập tức trở về tổ địa, để lão tổ Lệ thị tự mình hộ pháp Ngưng Anh.

Nàng không thể trở về gặp lão tổ!

Tu vi của lão tổ Lệ thị sâu không lường được, nàng có thể giấu việc đã mất âm nguyên với những người khác, nhưng tuyệt đối không thể lừa được vị lão tổ này!

" 【 Lục Dục Bí Điển 】 ..." Lệ Liệp Nguyệt khẽ lẩm bẩm, hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu được bộ công pháp kia.

Chỉ về phẩm chất, bộ 【 Lục Dục Bí Điển 】 này càng cường đại hơn Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp mà nàng sở tu, cũng càng chỉ thẳng vào trung tâm đại đạo!

Chỉ là, toàn bộ 【 Lục Dục Bí Điển 】 không có bất kỳ giải thích nào nói rõ phẩm chất công pháp.

Vì vậy Lệ Liệp Nguyệt không thể xác định chính xác cấp độ cụ thể của nó, nhưng Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp là Thiên giai thượng phẩm, có thể thấy, ít nhất bộ 【 Lục Dục Bí Điển 】 này cũng là Thiên giai cực phẩm, thậm chí cao hơn!

Trong lòng nàng mơ hồ nghi ngờ, đây là một bộ công pháp Tiên giai!

Ngước mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, công pháp Tiên giai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay!

Lúc trước La Tiều cơ duyên xảo hợp đạt được 【 Lục Dục Bí Điển 】 này, đã lập tức bế quan chuẩn bị đột phá Nguyên Anh.

Vốn dĩ với quy mô của Thánh tông cũng không ngấp nghé công pháp của một ngoại môn trưởng lão, nhưng lúc La Tiều phá anh để lộ khí tức, lại bị đại trận hộ tông Thánh tông phát hiện trong hồn phách của hắn ta có vết tích Lưu Lam hoàng triều!

Việc này hấp dẫn sự điều tra của Giám Sát điện, cuối cùng phát hiện La Tiều là ám tử do Lưu Lam hoàng triều sắp xếp trà trộn vào Thánh tông.

Vì vậy, Thánh tông mới không chứa được hắn ta, thậm chí còn không ai dám nói giúp đệ tử của hắn ta, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt!

Dù sao những đệ tử này đều do một tay La Tiều dạy dỗ ra, ai biết trong âm thầm có bị La Tiều dẫn đường, trong lòng hướng về Lưu Lam hoàng triều, ăn cây táo rào cây sung hay không?

Thậm chí, để tránh truy sát, đầu óc đệ tử bản môn chỉ tham tiền đã buông tha dư nghiệt La Tiều.

Lúc ấy tông môn cố ý giao nhiệm vụ này cho Lệ Liệp Nguyệt mạnh nhất trong tam đại chân truyền.

Đây là vì, với tư chất thiên phú của Lệ Liệp Nguyệt cùng địa vị đãi ngộ của Cửu A Lệ thị trong tông, tuyệt đối không thể làm việc thiên vị.

Lần đó rời tông truy sát, vốn Lệ Liệp Nguyệt chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ tông môn.

Nhưng lúc sưu hồn một đệ tử La Tiều, nàng biết được việc 【 Lục Dục Bí Điển 】 , sau đó nữa là chuyện ở Lộc Tuyền thành...

Nghĩ tới đây, đôi mắt Lệ Liệp Nguyệt khẽ nhúc nhích, vốn vẻ mặt lạnh như băng, càng lộ rõ sự lạnh lùng quyết tuyệt.

Nàng lấy lấy đạo tâm trì hoãn thời gian về gia tộc một tháng.

Nhất định phải Ngưng Anh trong vòng một tháng này!

"Vậy cứ dùng 【 Lục Dục Bí Điển 】 đi!"

Soạt.

Trong tiếng nước, ao nước vẫn dập dờn, Lệ Liệp Nguyệt đã rơi vào phía sau lớp tơ dày đặc, khoác áo rời đi.

Phòng tu luyện.

Linh khí nồng nặc quanh quẩn cả phòng, mơ hồ để lộ ra cảm giác nóng bỏng.

Đây là đặc tính của 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Dưới hệ thống uỷ thác, Bùi Lăng đang mất ăn mất ngủ tu luyện.

Hắn có thể cảm giác được, chân nguyên của mình càng ngày càng hùng hậu, cảm giác 【 Phần Dạ Thiên 】 đặc biệt nóng bỏng và bá đạo bắt đầu thấm vào mỗi một tấc gân cốt, thậm chí cả trong lúc giơ tay nhấc chân.

Đây là một dấu hiệu tốt, có nghĩa hắn càng ngày càng gần Trúc Cơ trung kỳ.

Nhiều nhất là hai ngày nữa, không, có lẽ chỉ cần một ngày nữa, hắn có thể thử đột phá Trúc Cơ trung kỳ!

Chỉ là, lần tu luyện này hoàn thành, tốt nhất phải gọi Vụ Liễu đến, dặn đối phương trông coi mình thật tốt.

Dù sao, sau khi hệ thống thiểu năng thăng cấp, mỗi lần đột phá cảnh giới nhỏ sẽ cưỡng ép tặng miễn phí cho hắn, không thể không đề phòng điều này!

Nghĩ như vậy, tiếng hệ thống nhắc nhở lần tu luyện kết thúc này lại vang lên: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Chương 499: Nam hài tử nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!

Tiện tay cho đánh giá khen hai sao, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài phòng tu luyện.

Vừa mở cửa phòng tu luyện ra, hắn còn chưa gặp được Vụ Liễu, đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó không biết cái gì nữa...

Vù!

Thuận tay phong ấn Cửu Phách Đao đã phát hiện không đúng, muốn liều mạng hộ chủ, Hiểu Nghê nói với Vụ Liễu ở bên cạnh: "Được rồi, đưa hắn đến bên chủ nhân đi. Ta còn phải đến Thúy Lỗi sơn."

"Hiểu Nghê tỷ tỷ, chủ nhân đây là..." Vụ Liễu do dự hỏi.

Hiểu Nghê thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: "Đừng hỏi nhiều, chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân là được."

Nghe vậy, Vụ Liễu lập tức gật đầu, cuốn Bùi Lăng lên, lặng yên rời đi.

...

Cũng không biết qua bao lâu, trong mông lung, Bùi Lăng dần khôi phục một chút ý thức, hắn cảm thấy hình như mình bị lột sạch quần áo.

Bùi Lăng lập tức giật mình tỉnh lại, lại phát hiện hai mắt mình không bị che chắn, nhưng trước mắt lại lờ mờ, không nhìn thấy cái gì hết.

Hiển nhiên, ánh mắt của hắn đã bị thi triển một loại thuật pháp che đậy tầm mắt nào đó!

Ai!?

Dám to gan đánh lén mình trong hành cung của Lệ sư tỷ?

Bùi Lăng vừa muốn mở miệng gầm thét, lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào.

Đây là 【 Cấm Ngôn thuật 】 !

Không được!

Phải nhanh chóng thông báo cho Lệ sư tỷ tới cứu mình!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức thông qua liên hệ bản mệnh muốn để Cửu Phách Đao đi tìm Lệ sư tỷ, nhưng Cửu Phách Đao không có chút phản ứng nào!

Ngay sau đó, hắn lại thông qua ngự yêu huyết khế cảm ứng, để Ngọc Tuyết Chiếu nhanh chóng tới hành cung của Lệ Liệp Nguyệt.

Nhưng bên huyết khế cũng không có phản ứng...

Bùi Lăng hoảng sợ, Cửu Phách Đao và Ngọc Tuyết Chiếu đều bị kiềm chế!

Người ra tay lại hiểu rõ tất cả mọi việc của hắn như lòng bàn tay!

Chẳng lẽ Tô Chấn Hòa, không, thực lực của Tô Chấn Hòa không bằng Lệ sư tỷ, chưa chắc đã có năng lực động tay động chân ở Triêu Na hành cung, chẳng lẽ là Chẩm Thạch Tô thị?!

Ngay lúc suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, không ngừng suy đoán mình rơi vào tình cảnh gì, hai ngón tay lạnh như băng đột nhiên bóp miệng hắn ra, sau đó một viên đan dược mang theo mùi hương kiều diễm bị nhét vào trong miệng hắn.

Đan dược này thơm ngọt, vào miệng là tan đi, ngay sau đó một luồng sóng nhiệt bừng bừng dâng lên trong đan điền của Bùi Lăng.

Độc đan?

Chắc chắn là độc đan!

Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, lập tức nói ở trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Huyết Sát đao pháp 】 !"

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đồ vật loại đao, hệ thống tặng miễn phí một thanh ma đao bản mệnh..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng nhảy lên một cái từ trên giường, nhưng vừa đứng dậy đã bị một luồng lực lượng cực mạnh không thể ngăn cản đè lại!

Sau đó, một cơn gió mát quất vào mặt, chân nguyên trong người hắn đều bị phong bế.

Cùng lúc đó, hệ thống nhanh chóng offline: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Tu vi thật mạnh!

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, đừng nói bây giờ hắn trong tình trạng mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, Cửu Phách Đao còn không ở bên cạnh, dù bây giờ hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của người trước mắt!

Ý thức được điểm ấy, lúc này Bùi Lăng không dám động đậy lung tung.

Nếu chọc giận đối phương, mình chắc chắn phải chết!

Bởi vậy, hiện tại đường sống duy nhất là kéo dài thời gian, kéo đến khi Lệ sư tỷ phát hiện mình bị ép buộc, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn.

Với địa vị và xuất thân của Lệ sư tỷ, cho dù là Chẩm Thạch Tô thị, cũng đủ để đấu một trận!

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng bỗng nhiên cảm thấy, luồng sóng nhiệt trong đan điền đã tràn ngập toàn thân.

Lúc đầu hắn còn không để ý, nhưng chỉ chốc lát sau khí huyết toàn thân di chuyển, tản ra từng luồng sóng nhiệt, ngoài ra còn kèm theo một sự xúc động theo bản năng!

Bùi Lăng lập tức biết là viên độc đan vừa rồi!

Nhưng bây giờ chân nguyên của hắn bị phong cấm, không thể ép độc.

Làm sao bây giờ?

Ngay lúc trong lòng hắn nóng như lửa đốt, một cơ thể mềm mại hơi lạnh lại áp sát tới.

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, vô thức đẩy ra, bàn tay lại chạm vào da thịt tinh tế như mỡ đông, chóp mũi cũng mơ hồ ngửi được một chút mùi hương thoang thoảng.

Mùi hương này cũng không phải là loại hương liệu, mà như hương thơm tự nhiên trên cơ thể nữ tử, không nồng không ngọt khó mà miêu tả, lại khiến người ta có cảm giác kiều diễm nói không nên lời.

Bùi Lăng vô thức cảm thấy tâm hồn rạo rực.

Đây là một nữ nhân!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên môi hơi nặng, lại bị hai cánh môi mềm mại mang theo chút cảm giác lạnh lẽo hôn xuống.

Chương 500: Lại là sư tỷ? (1)

Ngay sau đó, hắn cảm thấy một đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn, cùng lúc đó bộ ngực mềm nhũn như đám mây...

Dáng người của đối phương rất hoàn mỹ!

Theo một loạt động tác vuốt ve da thịt, trong lòng Bùi Lăng vô thức xuất hiện một ý nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bắt đầu cố hết sức giằng co!

Mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng bây giờ cơ hội sống sót lớn nhất của hắn là Lệ sư tỷ.

Nếu để Lệ sư tỷ biết hắn dám xảy ra quan hệ với những nữ nhân khác, chỉ sợ có một trăm mạng cũng không đủ chết!

Chỉ là, hắn vừa có hành động, đã bị đối phương đè lại.

Cảm giác cánh tay mềm mại tinh tế, đùi ngọc thon thả, nhưng lại có lực lượng tuyệt đối khiến hắn khó mà với tới, hắn bị áp chế căn bản không thể động đậy được!

Ngay sau đó, đối phương hơi đứng dậy rồi nghiêng người đè xuống người Bùi Lăng...

Trong lòng Bùi Lăng sợ hãi, tuy nhuyễn ngọc ôn hương chủ động ôm ấp yêu thương là việc mà vô số nam nhân tha thiết ước mơ, nhưng bây giờ là cái gì?

Hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí, không muốn để đối phương thành công.

Nhưng theo đủ loại hành động của đối phương, chân nguyên bị phong ấn chịu sự dẫn dắt, bắt đầu dần vận chuyển lại.

Dù trong lòng Bùi Lăng vô cùng kháng cự chỉ nằm im, nhưng luồng nhiệt nóng trong đan điền sôi trào, dưới hai sự kích thích là đan dược và tác nhân bên ngoài, thân thể càng ngày càng thành thật...

【 Ở đây bỏ qua không gian mười ổ G. ]

Nội môn, Vạn Dược cốc.

Đây là một tòa sơn cốc tọa lạc giữa các dãy núi vây quanh, bên ngoài quanh năm sương mù quanh quẩn.

Bước một bước vào trong cốc, sương mù tản đi, trước mặt sáng ngời.

Chỉ thấy cỏ cây tươi đẹp, dây leo rậm rạp, ở giữa suối nước róc rách, bạch lộc thanh điểu khoan thai rong chơi. Nhìn kỹ lại, trên mặt đất toàn là dược liệu, linh thực.

Thậm chí rất nhiều phi cầm tẩu thú trông vô cùng hoạt bát đáng yêu, đều là vật liệu hiếm có khó gặp ở bên ngoài.

Vài tòa lầu nhỏ tọa lạc ở trong rừng linh mộc. Kiểu dáng lầu các cổ xưa, trên góc tường bò đầy cỏ xỉ rêu màu xanh đậm, loại cỏ xỉ rêu này sống ở nơi ẩm thấp, cũng là một vị dược liệu luyện đan phổ biến.

Trong giây lát, vùng mây mù bên ngoài cốc ào ào mở ra, Kim Tố Miên đứng trên hoa đăng, bên hông là một cái đan lô lớn khoảng ngón cái hình dạng cấm bộ, không ngừng tản ra một loại dao động nào đó, nhờ đó xua đổi mây mù tiến vào trong cốc.

Nàng mặc váy sam màu vàng nhạt, trên búi tóc cắm nghiêng hoa trâm, trước ngực đeo chuỗi vòng ngọc, lúc lăng không bay qua trông như thần phi tiên tử, trong đẹp đẽ càng thể hiện vẻ xuất trần.

Chỉ là hàng mi xinh đẹp cau lại, tâm sự nặng nề, hai tay giấu trong tay áo không ngừng nắm chặt, vặn vẹo, có vẻ vô cùng lo lắng.

Hoa đăng bay qua cảnh sắc duyên dáng ven đường, rất nhiều thiên tài địa bảo dược liệu đều không thể hấp dẫn ánh mắt nàng.

Sau một lát, hoa đăng đến lầu nhỏ trong rừng linh mộc.

Kim Tố Miên hạ xuống bên ngoài rừng, sửa sang lại váy sam, hít thở thật sâu, lúc này mới cất bước đi vào trong rừng.

Đến trước một tòa lầu nhỏ trong đó, nàng lại kiểm tra vẻ ngoài một lượt, lúc này mới "bịch" một cái quỳ xuống, cất giọng nói: "Đồ nhi Kim Tố Miên, đến đây bái kiến sư tôn!"

Một lát sau, trong tiểu lâu vẫn vắng lặng im ắng.

Đang lúc Kim Tố Miên lộ ra vẻ thất vọng, tưởng sư tôn không có ở đây, cánh cửa lầu nhỏ đột nhiên cọt kẹt mở ra.

Một lão giả râu ngắn tay áo nhiễm mùi thuốc cười ha hả đi ra.

"Sư tôn!" Kim Tố Miên thấy thế, vội vàng thi lễ một cái.

Thân Xuân khẽ gật đầu, thuận tay đánh ra một đạo kình lực nhu hòa đỡ nàng dậy.

Hắn ta không phải người có tính tình bình dị gần gũi, nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía Kim Tố Miên lại rất từ ái.

Luyện đan coi trọng thiên phú.

Thậm chí loại thiên phú này còn khan hiếm hơn tư chất tu hành.

Mặc dù trước Kim Tố Miên, Thân Xuân đã từng nhận bốn đồ đệ. Bây giờ bốn người này cũng có chút thành tích trên đan đạo. So sánh với những luyện đan sư bình thường kia, đã là kỳ tài ngút trời! Nhưng so sánh với đích nữ Kim gia trước mắt, cuối cùng vẫn kém một mảng lớn!

Luyện Khí kỳ chỉ dùng đan hỏa cửu phẩm kém nhất, đã có thể ổn định luyện chế ra đan dược thượng phẩm.

Đây là việc mà lúc Thân Xuân còn trẻ cũng không làm được!

Hơn nữa, Thân Xuân xuất thân thế gia đan sư, từ khi bắt đầu biết chuyện đã có danh sư tự mình dạy dỗ, có thể nói hắn ta ngâm mình trong đủ loại tri thức đan đạo, dần tích lũy kinh nghiệm theo thời gian trưởng thành. Không giống Kim Tố Miên, mặc dù cũng là xuất thân thế gia, trước đó Kim gia của Kim Tố Miên cũng chỉ là gia tộc thuần tu hành bình thường mà thôi.

Căn bản dốt đặc cắn mai về mặt đan đạo!

Nữ hài tử này chỉ được hắn ta chỉ điểm vài câu, đã có thể không thầy tự hiểu, dựa vào thiên phú kinh người đi tới một bước này.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thân Xuân nhìn Kim Tố Miên càng thể hiện rõ vẻ hài lòng.

Đúng vậy, cẩn thận bồi dưỡng đệ tử này, sau này chắc chắn có thể kế thừa y bát của mình, thậm chí trò giỏi hơn thầy!

Trò giỏi ở trước mặt, Thân Xuân lập tức quên đi sự bực bội trong những ngày này, tiếng nói ôn hòa: "Miên Nhi, ngươi gặp vấn đề gì trên mặt luyện đan sao?"

Chương 501: Lại là sư tỷ? (2)

Nói xong, không chờ Kim Tố Miên trả lời, hắn ta lại cười ha hả nói, "Đúng rồi, ngươi tới thật đúng lúc, đúng lúc vi sư có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi."

Vừa dứt lời, hắn ta lấy ra một cái đan lô từ trong túi trữ vật. Cả người nó điêu khắc hoa sen, xung quanh có vô số lỗ hổng nhỏ bé, tạo hình cổ xưa trang nhã, khí tức công chính ôn hòa, chính là Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên đan lô!

Đan lô thất phẩm đã vào tay Thân Xuân từ trước, chỉ chờ Kim Tố Miên tới bái kiến sẽ ban thưởng ngay tại chỗ.

Nhưng nữ đệ tử này lại chậm chạp không thấy bóng dáng.

Thân Xuân nghĩ đến vài ngày trước nàng vừa đạt được một phần Lôi Kích Đào Tâm Hỏa, chắc cần thời gian luyện hóa, vì vậy cũng không chủ động triệu kiến, ngược lại kéo dài tới tận bây giờ.

Thấy toà đan lô thất phẩm này, đôi mắt Kim Tố Miên lập tức sáng lên!

Nhưng ngay sau đó nàng lại lộ ra vẻ do dự, ấp a ấp úng nói: "Sư, sư tôn, ta, ta... Ta muốn xin ngài một việc..."

Tâm trạng Thân Xuân rất tốt, lập tức vừa cười vừa nói: "Nói đi, chuyện gì?"

"Đệ tử nghe nói, hình như Bùi Lăng chọc giận sư tôn..." Giọng nói Kim Tố Miên rất nhỏ, thật ra nàng đã sớm luyện hóa xong Lôi Kích Đào Tâm Hỏa, sở dĩ vẫn không tìm đến Thân Xuân là vì nghe nói việc của Bùi Lăng.

Lúc ấy nàng đã nóng lòng muốn nói giúp cho Bùi Lăng, nhưng lo lắng sư tôn còn đang nóng giận, lại thành đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy cố ý đợi một tháng, đoán cơn giận của sư tôn cũng gần tan hết, mới dám nhắc tới việc này.

Nghe vậy, vừa nãy khuôn mặt Thân Xuân còn vui vẻ ôn hòa, trong nháy mắt trầm xuống: "Là Bùi Lăng để ngươi tới xin tha cho hắn?"

Phát hiện sư tôn tức giận, sắc mặt Kim Tố Miên lập tức trắng bệch, nhưng vẫn kiên định trả lời: "Không là, là tự ta."

Khuôn mặt Thân Xuân vô cảm, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như điện không nói thêm gì nữa.

Kim Tố Miên chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của sư tôn như một ngọn núi nhỏ đè xuống đầu, trên trán nàng bắt đầu thấm ra mồ hôi mịn, trong chốc lát cũng không dám mở miệng nữa.

Nhưng sau một lúc lâu, vẫn kiên trì nói: "Cầu sư tôn khai ân, bỏ qua cho Bùi Lăng một lần..."

Nói xong liền quỳ xuống mặt đất.

...

Triêu Na hành cung.

Trong tòa thiền điện nào đó.

Ánh nến trong điện tắt hết, một mảnh mơ hồ.

Chỉ có mấy chục viên châu ngọc khảm nạm trên đỉnh điện đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng tối, soi sáng ra một chút hình bóng lay động.

Trong từng tầng màn tơ rủ xuống, chiếu ra hai bóng người mơ hồ xếp chồng lên nhau.

Theo tiếng đệm chăn xột xoạt, một vài tiếng thở dốc không ngừng vang lên trong điện.

Từ lúc Bùi Lăng bị lột sạch quần áo đã qua hơn nửa canh giờ.

Hắn dần cảm thấy không thích hợp...

Loại phương thức chân nguyên vận chuyển trong lúc song tu này... Là 【 Vô Danh công pháp 】 mà hắn thu nhận sử dụng được từ chỗ Ngô Đình Hi!

Sau khi nhận ra điểm ấy, suy nghĩ của Bùi Lăng suýt nữa dừng lại!

Ngày đó, sau khi Ngô Đình Hi bị hắn giết chết, mặc dù ngọc giản ghi chép 【 Vô Danh công pháp 】 rơi vào trong tay hắn, nhưng lại bị hắn giao cho Lệ sư tỷ!

Nói cách khác, hiện tại người nắm giữ môn công pháp này, ngoại trừ hắn cũng chỉ có Lệ Liệp Nguyệt.

Bây giờ người đang cưỡng ép song tu với hắn là Lệ sư tỷ???

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ lại chấn động, dường như có vô số kim châm nhỏ bé đâm qua mỗi lỗ chân lông, không diễn tả được sự phấn khởi và sục sôi...

Cùng lúc đó, nữ tu đối diện cũng phát tiếng than khẽ cực kỳ kiềm chế...

Một lúc lâu sau, cuối cùng lần thứ nhất vận chuyển Vô Danh công pháp đã kết thúc.

Bùi Lăng không hề cảm thấy mỏi mệt, ngược lại chân nguyên cả người phun trào, càng thêm hùng hậu, mạnh mẽ.

Nhất là sự xao động trong cơ thể càng kịch liệt hơn, bởi vậy cảm xúc chập trùng, khó mà lắng lại.

Đặc biệt, sau khi đoán được rất có thể nữ tu vừa quan hệ gắn bó với mình là Lệ sư tỷ, Bùi Lăng càng không nhịn được...

Vào lúc này, hệ thống đột nhiên không có dấu hiệu nào đã online: "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

Ngay sau đó, hệ thống đã thao túng thân thể hắn muốn đứng dậy, nhưng thân thể của hắn lại bị một luồng lực lượng hùng hậu đè mạnh xuống!

Hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tặng miễn phí này kết thúc ở đây."

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp đôi..."

Tiếng nhắc nhở còn chưa kết thúc, trong miệng hắn lại bị nhét vào một viên đan dược, sau đó thân thể mềm mại cũng đã nóng rực lại dựa vào...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đôi mắt Bùi Lăng không thể nhìn, miệng không thể nói, thính giác xúc giác càng nhạy cảm hơn.

Hắn nghe thấy tiếng vân sàng đong đưa kéo theo màn tơ xung quanh phát ra tiếng xột xoạt, cảm giác được hơi thở ấm áp và trong trẻo của đối phương phả vào bên tai mình... Bản năng nguyên thủy dần bay lên...

Cảnh xuân trong điện đã xảy ra là không thể ngăn cản, thể xác lẫn tinh thần của hai bên đều đắm chìm.

Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra xem xét, phát hiện mình đã quay về phòng tu luyện.

Trên người ăn mặc gọn gàng, dường như mọi thứ trước đó đều là trong mơ.

Chương 502: Bồi bổ thân thể

Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng nhìn xung quanh một vòng, không thấy bất cứ điều khác thường nào.

Sau khi thở phào, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút cảm giác mất mát và thất vọng nhỏ bé.

Ngay lúc Bùi Lăng đang tập trung ý chí, chuẩn bị tiếp tục uỷ thác tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , đột nhiên cả người cứng đờ!

Chân nguyên cả người cuồn cuộn hùng hậu, tu vi của hắn lại đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ!

Hơn nữa, còn không phải mới vào Trúc Cơ trung kỳ, dường như đã tích lũy ở trung kỳ nhiều năm, căn cơ cực kỳ vững chắc, chân thực.

Việc song tu trước đó không phải mơ!

Ngay lúc trong đầu Bùi Lăng như một đống bột nhão, giọng nói Vụ Liễu đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Bùi Lăng công tử, ngươi đã kết thúc tu luyện rồi à?"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, chắc Vụ Liễu tìm hắn có việc.

Hắn hít một hơi thật sâu, tự bình tĩnh lại, sau đó đứng dậy đi qua mở cửa lớn.

Đã thấy Vụ Liễu mặc váy khói kéo dài đứng ngoài cửa, Song Loa Kế vẫn như cũ, lam điệp quanh quẩn bên cạnh, đôi mắt màu mực trong vắt như đêm.

Dường như ánh mắt nàng nhìn về phía Bùi Lăng thêm chút ý tứ không nói rõ được cũng không tả rõ được.

"Bùi Lăng công tử, chủ nhân để ta hỏi ngươi, Vô Mộng Tán lần trước còn đủ không?" Giọng điệu Vụ Liễu chưa từng khiêm tốn cung kính như thế, ôn nhu hỏi.

"Đủ." Bùi Lăng gật đầu nói.

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy lúc này thái độ của Vụ Liễu với hắn đã thay đổi rất nhiều, thậm chí nhiều đến mức khiến hắn thấy hơi không quen.

Vụ Liễu nghe vậy khẽ gật đầu, còn nói thêm: "Chủ nhân nói, tu luyện Trúc Cơ kỳ không chỉ cần Vô Mộng Tán, thiên tài địa bảo khác cũng rất quan trọng. Mặc dù Thi Đấu Ngoại Môn ban thưởng rất nhiều, nhưng chỉ sợ qua mấy tháng Bùi Lăng công tử đã không còn nhiều hàng tồn, vì vậy cố ý sai người đưa một ít tới cho công tử."

Nói xong, nàng né người tránh sang một bên.

Chỉ thấy mười U Hồn thị nữ đột nhiên xuất hiện, mỗi thị nữ nâng một cái khay vẽ đủ loại phù văn phong cấm trong tay, trong mâm là đủ loại thiên tài địa bảo bổ dưỡng nhục thân, bảo dưỡng thần hồn, còn có rất nhiều đan dược trân quý có hiệu quả tương tự.

Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, mười U Hồn thị nữ đã bay vào phòng tu luyện.

Bọn họ lần lượt đặt khay ở trên mặt bàn, bởi vì đồ vật quá nhiều, cái bàn trong phòng tu luyện căn bản không đủ dùng, thậm chí có một vài thứ không thể không đặt trên ghế, bàn nhỏ thậm chí là trên bồ đoàn.

Lại giới thiệu sơ qua những phương pháp sử dụng và điểm cần chú ý của số tài nguyên này, lúc này đám thị nữ mới lặng lẽ không có tiếng hơi thở lui ra.

Vụ Liễu xếp hai tay ở bụng dưới, cung kính nói: "Bùi Lăng công tử, ngươi tạm thời dùng số thiên tài địa bảo và đan dược này trước."

"Cũng chỉ là một ít vật ngoài thân, không cần tiết kiệm."

"Nếu tiếp theo còn thiếu cái gì, kính xin công tử cứ việc phân phó."

"Chủ nhân đã lên tiếng, công tử muốn cái gì, Vụ Liễu và các tiểu tỳ sẽ cố hết sức tìm kiếm!"

Dừng một chút thấy Bùi Lăng không nói gì, nàng mới tiếp tục nói, "Nếu công tử không có phân phó gì, Vụ Liễu không dám làm phiền, xin được cáo lui trước..."

Nói xong, nàng và các U Hồn thị nữ khác đều lặng yên biến mất.

Bùi Lăng đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt cứng đờ, thật lâu sau cũng không lấy lại tinh thần.

...

Thiền điện, từng tầng màn tơ rủ xuống từ đỉnh điện.

Sau màn tơ như khói nhẹ, trong bồn tắm hình hoa sen ở chính giữa thiên điện rộng lớn, linh khí lăn lộn như mây như sương, đã có mấy phần thành thực chất.

Nước trong hồ bốc hơi như cực nóng, lại đông kết hồn phách.

Mái tóc đen của Lệ Liệp Nguyệt xõa ra, váy áo biến mất, đứng ở phần nước cao đến ngực, vẻ mặt nàng thản nhiên, chỉ là vẻ mặt luôn lạnh lùng cao xa khó với lại thêm chút quyến rũ như có như không.

Lúc này, hai mắt nàng khép hờ, trong đầu còn đang nhớ lại tình cảnh lúc song tu với Bùi Lăng.

Việc tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 rất khiến người ta say mê.

Dù là người đạo tâm kiên cố như nàng, cũng vô thức đắm chìm làm loạn.

Thế nhưng, nếu đã quyết định tu luyện môn công pháp này, cũng không có gì phải kiêng dè.

Vấn đề là, dù sao tu vi của Bùi Lăng vẫn quá thấp.

Vừa rồi âm dương giao hòa một lần, nàng đoạt được Nguyên Dương có hạn, còn thiếu rất nhiều Ngưng Anh.

Nghĩ đến lần này, trong lòng Lệ Liệp Nguyệt không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Lần này tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 là lấy nàng làm chủ đạo, nhưng lại không biết vì sao, hiệu quả tu luyện còn kém lần Bùi Lăng cưỡng ép song tu cùng mình rất rất xa?

Phải biết rằng, bây giờ nàng là Kim Đan đỉnh phong, nếu không phải thiếu sót công pháp yêu cầu, có thể bắt đầu Ngưng Anh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Lúc đó Bùi Lăng chỉ là Luyện Khí sơ kỳ thôi!

Theo lý mà nói, dù là sự hiểu biết với công pháp, hay là sự điều khiển với pháp lực, nàng đều không theo kịp Bùi Lăng.

Nhưng sau lần tu luyện này, kết quả lại hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của mình.

Đây là vì lần đó mình còn tấm thân xử nữ, cho nên hiệu quả tu luyện cực cao, hay là nguyên nhân gì khác?

Suy nghĩ một lát, Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi mở mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ: "Tối hôm nay lại tu luyện thử một lần nữa..."

...

Chương 503: Một lần nữa (1)

Phòng tu luyện.

Giữa căn phòng trang trí đơn giản bày rất nhiều thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu.

Bày đầy cả căn phòng.

Sắc mặt Bùi Lăng nặng nề cầm một gốc thiên tài địa bảo, đây là Phỉ Lan san hô.

Màu sắc xanh biếc sáng long lanh, thoạt nhìn lại như được điêu khắc từ phỉ thúy hoàn mỹ mà thành.

Hình dạng như san hô nhưng lại tản ra một hương thơm nhàn nhạt như phong lan.

Đây là một loại linh thực có thể thanh lọc thần hồn, trừ bỏ tạp chất trong nhục thân, sinh trưởng ở nơi có độ sâu trăm trượng dưới đáy biển, bởi vì linh khí dồi dào lại không có bao nhiêu sức tự vệ, là một trong những món ăn yêu thích của đám tinh quái long xà trong biển, vẫn luôn hiếm thấy, giá cả đắt đỏ.

Trước mắt, trong cái khay trông chỉ có một thước vuông lại thực hiện thuật pháp không gian, Lệ Liệp Nguyệt để người đưa cho hắn cả một đống lớn!

Nhìn như vậy, Lệ sư tỷ đối xử với hắn không tệ.

Nhưng tình huống hiện tại quá quỷ dị.

Nếu ngược lại thật là tốt biết bao?

Đương nhiên, hắn không bài xích việc song tu với Lệ sư tỷ.

Chỉ là hai người vừa song tu xong, đối phương đã đưa nhiều thiên tài địa bảo tới như vậy, là có ý gì?

Điều này khiến một nam nhân như hắn có loại cảm giác bị nữ bao!

Bùi Lăng vừa nghĩ như vậy vừa nhét Phỉ Lan san hô trong tay vào miệng, hơi nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, thoạt nhìn là linh thực cứng giòn lại hóa thành một dòng nước ấm, dược lực nhanh chóng tiến vào toàn thân theo hành động nuốt xuống của hắn. Theo cảm giác ấm áp truyền đến trong kinh mạch, Bùi Lăng cảm thấy đầu óc mình cũng tỉnh táo lại.

Cứ như tinh thần phấn chấn thức dậy sau một giấc ngủ ngày Xuân, thoải mái đẩy cửa sổ để sương sớm mát lạnh đập vào mặt.

Hắn vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, hiệu quả của Phỉ Lan san hô này khá tốt!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại cầm lấy phần Phỉ Lan san hô thứ hai, bắt đầu nhấm nuốt.

Liên tục sử dụng mười mấy gốc Phỉ Lan san hô, lúc Bùi Lăng cảm thấy thân thể mình đã khó tiếp tục hấp thu dược lực, lập tức nói ở trong ý niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 !"

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu tu luyện cho ngài..."

Lần uỷ thác tu luyện này khác với lúc trước.

Hệ thống không tặng thiên tài địa bảo khác, thậm chí còn không sử dụng cả Vô Mộng Tán.

Mà trực tiếp bắt đầu tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , luyện hóa một lượng lớn dược lực Phỉ Lan san hô trong cơ thể.

Chú ý tới điểm ấy, Bùi Lăng yên lặng ghi nhớ.

Về sau tu luyện, có thể sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo trước, vậy không cần lo lắng hệ thống sẽ tặng miễn phí lung tung trong lúc uỷ thác.

Ngay sau đó, dưới sự tu luyện của hệ thống, nhục thân của Bùi Lăng tham lam hấp thu dược lực với hiệu suất cao.

Phỉ Lan san hô đúng là linh thực được khen ngợi rộng khắp, hiệu quả tôi thể luyện hồn còn lớn hơn việc tăng trưởng tu vi mang tới.

Chưa tới nửa giờ sau, hệ thống đã luyện hóa rất nhiều dược lực Phỉ Lan san hô, tu vi của Bùi Lăng không tăng lên bao nhiêu, nhưng cường độ nhục thân lại cao hơn một cấp bậc rõ rệt.

Sau khi tu luyện kết thúc, Bùi Lăng hơi hoạt động gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân có tinh lực dùng không hết.

Chân nguyên càng thêm cô đọng, thuần túy.

Hắn lập tức cầm vài cọng thiên tài địa bảo ăn vào.

Vụ Liễu vừa nói không cần tiết kiệm những thiên tài địa bảo này, sau khi sử dụng hết còn có thể lấy nữa.

Đã vậy, đương nhiên dùng càng nhanh càng tốt!

Mặc dù phần lớn những thiên tài địa bảo và đan dược này đều dùng để tăng cường thể phách, nhưng sau đó mình phải đến Lam Kha thành làm nhiệm vụ, mặc kệ là tu vi hay là nhục thân đều càng mạnh càng tốt!

Có lẽ đến lúc đó vì nhục thân của mình mạnh hơn trước kia một phần, có thể thành công thông qua thử thách của Cửu A Lệ thị, đạt được ngộ đạo chi pháp thì sao?

Thế là, tiếp theo Bùi Lăng không chút khách sáo sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo và đan dược, lúc ăn đến mức thân thể không thể hấp thu, lại sử dụng hệ thống uỷ thác tu luyện.

Sau khi uỷ thác kết thúc, hắn lại bắt đầu ngựa không ngừng vó tiếp tục sử dụng thiên tài địa bảo và đan dược.

Mấy canh giờ trôi qua, thiên tài địa bảo còn thừa lại hơn phân nửa.

Bùi Lăng đang tranh đoạt từng giây nhai nuốt một phần linh thực như rễ cây, giọng nói của Vụ Liễu lại truyền vào trong tai hắn.

"Bùi Lăng công tử, chủ nhân cho mời."

Nghe vậy, Bùi Lăng vội vàng thả linh thực đã cắn mấy cái trong tay xuống.

Từ sau khi kết thúc song tu, cuối cùng Lệ sư tỷ lại muốn gặp mặt mình.

Thế nhưng, với sự hiểu biết của hắn với Lệ sư tỷ, chút nữa gặp mặt, nếu đối phương không nhắc tới chuyện này, tốt nhất hắn cũng không cần nói một chữ nào.

Coi như không biết cái gì hết.

Như thế, đôi bên cũng không quá khó xử.

Nếu Lệ sư tỷ chủ động nhắc tới...

Vậy hơn phân nửa là muốn thăm dò hắn!

Hắn càng phải giả vờ như không biết cái gì hết!

Chương 504: Một lần nữa (2)

Không sai, sở dĩ tu vi của Bùi Lăng đột nhiên tăng lên Trúc Cơ trung kỳ, hoàn toàn là tự mình khắc khổ tu luyện!

Sư tỷ tặng hắn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tất nhiên là sư tỷ đang thưởng thức sự kiên định chăm chỉ của hắn, là sư tỷ đang cân nhắc cho tương lai tông môn mới dìu dắt sư đệ, tuyệt không phải chơi trai bao... Không đúng! Tuyệt đối không phải đền bù sau đó... Cũng không đúng! Tuyệt đối không phải... Dù sao đây đều là vì sư tỷ thưởng thức hắn, không có lý do nào khác!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng sắp xếp tốt tất cả cách đối phó và lí do thoái thác, lúc này mới đi ra ngoài.

Vừa mở cửa lớn ra, Bùi Lăng còn chưa kịp nói ra một chữ nào, thậm chí còn không thấy cả bóng dáng của Vụ Liễu, trước mắt lại lần nữa rơi vào một vùng tăm tối...

Một lát sau, Bùi Lăng yếu ớt tỉnh dậy, hắn cảm thấy mình lại bị cởi hết!

Giống hệt với lần trước, hắn không nhìn thấy cái gì hết, cũng không thể phát ra tiếng động nào, một viên đan dược mang theo hương thơm kiều diễm thơm ngọt bị nhét vào trong miệng hắn...

Đây, đây là tình huống như thế nào?!

Trong đầu Bùi Lăng hỗn loạn tưng bừng, ngay sau đó thân thể mềm mại lại hơi lạnh áp sát, cánh tay tinh tế lại tràn đầy lực lượng cường đại cưỡng ép đè hắn xuống...

【 Ở đây bỏ qua không gian mười ổ G. 】

...

Người bình thường không thể so sánh với thể phách tu sĩ, lần song tu này kéo dài hai ngày hai đêm.

Lúc sáng sớm, Bùi Lăng lại thức dậy trong phòng tu luyện của mình.

Trên người hắn đã được mặc quần áo gọn gàng, nếu không phải ký ức sau tấm rèm tơ dày đặc trong thiền điện quá rõ ràng, cảm giác quá kiều diễm, chân nguyên lại hùng hậu thêm một đoạn, thậm chí hắn sẽ cho rằng mình căn bản chưa từng cởi quần áo!

Không đợi hắn hiểu rõ, bên tai lại vang lên giọng nói của Vụ Liễu: "Bùi công tử, chủ nhân lo lắng ngươi không đủ thiên tài địa bảo để dùng, lại phái ta đưa một ít tài nguyên tới cho ngươi."

Nghe vậy, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn lại bị Lệ sư tỷ ngủ một lần!

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Trong khoảng thời gian ngắn, Lệ sư tỷ liên tục tìm hắn song tu hai lần?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng kìm nén nghi ngờ trong lòng, đi qua mở cửa phòng tu luyện.

Vụ Liễu giống hệt lần trước, hai tay đặt ở bụng dưới, dáng vẻ cung kính hoàn toàn không có vẻ quỷ quyệt và ác ý lúc trước, nàng đứng ngoài cửa, thậm chí ánh mắt nhìn về phía hắn còn lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận.

"Bùi công tử, lần này chủ nhân đặc biệt chuẩn bị một bồn nước thuốc cho ngươi." Vụ Liễu dịu dàng nói, trên hành lang sau lưng lại hiện ra bóng dáng U Hồn thị nữ lay động.

Hai thị nữ đi đầu tiên cùng nhau nhấc một bồn tắm lớn.

Nước trong bồn nóng hôi hổi, linh khí dồi dào, mùi thuốc nồng đậm.

Rất nhiều thị nữ đi theo phía sau vẫn giống lần trước, trong tay mỗi người đều nâng một cái khay khắc đầy phong cấm, không gian mở rộng, bên trong tràn đầy thiên tài địa bảo và đan dược tăng cường nhục thân thể phách.

Những thị nữ này không đợi Bùi Lăng mở miệng, sau khi được Vụ Liễu ra hiệu, đều nhanh chóng chen vào đi lướt qua Bùi Lăng, đặt bồn tắm và tài nguyên đầy trong phòng tu luyện.

"Mời Bùi công tử chậm rãi dùng, chúng ta xin được cáo lui trước!"

Nói xong, Vụ Liễu và một đám U Hồn thị nữ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi...

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ đóng cửa lại, xoay người nhìn cả phòng đầy vật quý hiếm rực rỡ muôn màu, cảm thấy mơ hồ: Mặc dù song tu không có gì không tốt với mình, hơn nữa với thân phận địa vị cùng vẻ ngoài tuyệt sắc của Lệ sư tỷ, dù như thế nào đều là hắn được lợi lớn.

Nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp!

Bùi Lăng vừa ngâm bồn tắm vừa nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân.

Sau đó, hắn nhanh chóng nghĩ đến điểm mấu chốt...

Đúng vậy, hai lần song tu này, mỗi lần hắn đều bị thuật pháp che đậy hai mắt, lại bị 【 Cấm Ngôn thuật 】 phong bế giọng nói, tiếp theo bắt đầu bị Lệ sư tỷ sắp xếp... Đây còn không phải là đỉnh lô, toàn bộ quá trình chỉ là một món đồ chơi!

Khó trách hắn luôn cảm thấy mình chịu thiệt lớn, hóa ra là chuyện như vậy!

Nếu tiếp theo Lệ sư tỷ lại tìm mình song tu, nhất định phải chủ động một chút!

Nếu có thể che kín mắt, chặn kín miệng Lệ sư tỷ, đôi bên đổi vai cho nhau, vậy nhất định...

Nghĩ tới đây, khóe miệng Bùi Lăng dần lộ ra một nụ cười tà ác, sau đó hắn vội vàng che giấu ý cười, hắn phải tiếp tục giả vờ vô tội đáng thương, nhưng dù thế nào cũng không thể để Lệ sư tỷ phát hiện thật ra hắn cũng rất hưởng thụ...

Thiền điện, bồn tắm hoa sen trong từng tầng màn tơ, linh khí và hơi nước bốc hơi tràn ngập cả điện.

Màn tơ xung quanh nhẹ nhàng lay động như khói nhẹ thướt tha.

Lần này Lệ Liệp Nguyệt không tiến vào vùng nước sâu, mà ngồi xếp bằng trong vùng nước chỉ đến eo, hàng mi cau lại.

Lớp sương mù dày đặc như lụa mỏng che giấu thân hình và khuôn mặt của nàng, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thoáng qua trong khe hở khi lưu chuyển, chỉ thấy tóc đen mặt đỏ thắm, vẻ đẹp mê người, da trắng hơn tuyết còn sáng hơn trăng, eo như cành liễu tươi non ngày xuân.

Phù văn trên mi tâm như máu tươi ngưng kết lại, càng thêm tươi đẹp.

Hiếm khi nào nàng lại không lạnh lùng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ nghi ngờ rõ ràng.

Quá kì quái!

Hai ngày nay tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 nhiều lần như vậy, hiệu quả cộng lại cũng không sánh bằng lần nàng và Bùi Lăng tu luyện ở Bùi gia Lộc Tuyền thành!

Nàng đã lặp đi lặp lại kiểm tra công pháp, tuyệt đối không có vấn đề.

Thậm chí tu vi của Bùi Lăng cũng đã vượt xa lúc trước, hiệu quả không tiến ngược lại còn thụt lùi... Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Chương 505: Mười ngày mười đêm

Dựa theo tiến triển như bây giờ, dù không ngừng tu luyện ngày đêm, nàng cũng không lấy được đầy đủ Nguyên Dương.

Chưa chắc đã kịp Ngưng Anh trong thời gian một tháng!

Đến lúc đó, nếu không quay về tổ địa trong tộc, cho dù không có lão tổ tự mình dò xét, chắc chắn trong tộc cũng sinh lòng lo nghĩ...

Nghiêm túc suy nghĩ một lát, trong đầu Lệ Liệp Nguyệt chợt nhớ đến điều gì đó, khẽ gật đầu, nàng nghĩ ra rồi!

Không phải công pháp có vấn đề, đối tượng song tu cũng không thay đổi, vậy điều duy nhất khác biệt là hoàn cảnh!

"Có thể là vùng địa mạch Lộc Tuyền thành, tiên thiên có trợ giúp cho song tu."

"Lúc trước Ngô Đình Hi mang theo ngọc giản 【 Lục Dục Bí Điển 】 chạy đến đó, chắc cũng vì nguyên nhân này..."

"Vậy đi Lộc Tuyền thành một chuyến!"

...

Phòng tu luyện.

Rất nhiều thiên tài địa bảo và đan dược được bày khắp nơi.

Linh khí và mùi thuốc tràn đầy cả phòng.

Trong bồn tắm, vốn thuốc tắm được điều phối tỉ mỉ lại đánh vào rất nhiều linh khí, lúc này linh cơ dược lực gần như không còn, chỉ còn một chậu nước trong không có chút tác dụng đặc thù nào.

Lọn tóc Bùi Lăng hãy còn nhỏ nước, đứng trên đất trống mặc áo bào.

Hắn vừa kết thúc việc tu luyện trong lúc tắm thuốc, thể phách càng tráng kiện hơn.

Thoạt nhìn cả người như một đứa bé vừa được sinh ra trong thế tục, da mịn thịt mềm, thậm chí còn mơ hồ hiện ra vẻ oánh nhuận nhàn nhạt, như khối ngọc đẹp giá trị liên thành nhưng yếu ớt.

Trên thực tế, lúc này làn da và gân cốt màng thịt của hắn đều đã kiên cố đến một mức độ trước đó chưa từng có!

Mặc quần áo xong, Bùi Lăng di chuyển bồn tắm đến một góc trong phòng tránh vướng víu, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bên tai lại vang lên truyền âm: "Bùi sư đệ, theo ta đến Lộc Tuyền thành."

Nghe thấy không còn là giọng nói của Vụ Liễu, mà là Lệ sư tỷ tự mình truyền âm, Bùi Lăng lập tức trầm tĩnh lại.

Mặc dù không biết vì sao Lệ sư tỷ đột nhiên muốn đi Lộc Tuyền thành, nhưng hắn vẫn vội vàng truyền âm trả lời: "Được!"

Ngay sau đó, Bùi Lăng dọn dẹp một chút, chủ yếu là thu sạch số thiên tài địa bảo và đan dược chưa dùng hết vào túi trữ vật, sau khi mang theo tất cả mọi thứ, hắn lại đeo Cửu Phách Đao vào sau lưng.

Vào lúc này, Cửu Phách Đao vẫn bị thủ đoạn Kết Đan kỳ phong ấn.

Lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng, căn bản không thể loại bỏ.

Trong lòng hắn suy nghĩ, chút nữa gặp Lệ sư tỷ, phải nhờ Lệ sư tỷ giúp đỡ giải trừ phong ấn Cửu Phách Đao.

Dù sao đây cũng là đao bản mệnh của hắn, nếu mãi không thể sử dụng được luôn cảm thấy không quá quen thuộc...

Thế là, sau khi Bùi Lăng xác định không có gì bỏ sót, nhanh chân rời khỏi phòng tu luyện, sau đó lại mất đi tri giác...

...

Trong lúc mơ màng, Bùi Lăng đột nhiên tỉnh lại.

Hắn mở hai mắt ra, dường như tình cảnh trước mắt hơi quen thuộc, nơi này là... Huyền Cốt Lăng m Chu?!

Không đợi hắn mở miệng nói gì đó, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Vụ Liễu: "Hiểu Nghê tỷ tỷ, sao hắn đột nhiên tỉnh lại?"

"Có thể ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, thần hồn mạnh lên..."

Hiểu Nghê còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lại hôn mê.

Chờ lần tiếp theo khôi phục tri giác, Bùi Lăng phát hiện mình lại là trạng thái nhìn không thấy, không thể phát ra tiếng động nào, quần áo mất sạch.

Giống với mấy lần trước, một viên đan dược mùi hương kiều diễm bị nhét vào trong miệng hắn.

Sau đó, một thân thể mềm mại áp sát tới.

Trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, thử thăm dò đưa tay ra ôm vòng eo đối phương.

Dường như thân thể hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc đã mặc hắn hành động...

Phát hiện Lệ sư tỷ không kháng cự, Bùi Lăng cũng bắt đầu to gan hơn...

【 Ở đây bỏ qua không gian mười ổ G. 】

...

Trong chớp mắt, mười ngày đã qua.

Huyền Cốt Lăng m Chu như một tia chớp màu đen xẹt qua trời cao.

Tầng mây liên miên như dãy núi trùng điệp cứ thế bị xé ra một dấu vết rất sâu.

Ánh nắng chiếu xuống từ đó, chiếu sáng non nước xinh đẹp phía dưới.

Cuối cùng, Huyền Cốt Lăng m Chu bay đến trên khoảng không một tòa thành trì đổ nát, sau đó chậm rãi hạ xuống.

Trên hành lang âm u trong thuyền, váy khói của Hiểu Nghê không ngừng phiêu tán ra sương mù màu đen, tán hoa cài đầy trên đỉnh đầu, nàng khép hai tay áo trước ngực, dáng vẻ cung kính đi qua hành lang.

Chẳng mấy chốc đã đi đến trước một căn phòng.

Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng thở dốc rất kiềm chế của chủ nhân, xen lẫn tiếng xột xoạt khi đệm chăn cọ vào quần áo.

Nàng không dám lắng nghe, vội vàng cung kính bẩm báo: "Chủ nhân, đến nơi rồi!"

Trong phòng không có tiếng trả lời.

Chỉ nghe thấy tiếng động càng lúc càng lớn.

Thấy thế, Hiểu Nghê vội vàng lui ra.

Sau một hồi lâu, tiếng động dần dừng lại, cửa phòng không người chạm tự mở, Lệ Liệp Nguyệt quần áo gọn gàng, vẻ mặt bình thản đi ra.

Hiểu Nghê đã lui đến cuối hành lang phát hiện, vội vàng tiến lên, cung kính nói: "Chủ nhân, đã chuẩn bị xong đồ để tắm rửa."

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đi đến phòng tắm.

Đang muốn bước vào trong phòng tắm, dường như nàng nghĩ điều gì đó, đột nhiên phân phó: "Giống như trước đó, nhưng lần này có thể giải 【 Tế Mục thuật 】 và 【 Cấm Ngôn thuật 】 cho hắn."

Hiểu Nghê vội nói: "Vâng!"

Lệ Liệp Nguyệt đi vào phòng tắm.

Chương 506: Quá kích thích (1)

Đây là một căn phòng rộng rãi không khác với bên trong Triêu Na hành cung là bao, từng lớp màn tơ được treo lên, chính giữa là một bồn tắm hình hoa sen.

Thành ao đáy ao điêu khắc vô số phù văn tụ tập linh khí, bảo đảm cho dù trong lúc di chuyển, mức độ linh khí đậm đặc trong ao vẫn đầy đủ.

Lệ Liệp Nguyệt tiện tay cởi váy sam, không nhìn Cửu Minh Băng Phách Tuyền Thủy lạnh lẽo, chậm rãi đi xuống.

Nước suối lạnh lẽo lần lượt lướt qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, vòng eo... Lần này Lệ Liệp Nguyệt đi thẳng đến mặt nước chạm đến cằm dưới mới dừng lại, cảm nhận được hàn ý như vô số kim châm trên dưới cả người, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sau đầu, ba búi tóc đen tản ra trên mặt nước, chìm nổi như đóa hoa sen màu mực to lớn.

Lệ Liệp Nguyệt lặng yên suy nghĩ trong lòng, mấy ngày nay song tu, Bùi Lăng càng lúc càng to gan!

Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương đã đoán được là nàng.

Đã vậy, tiếp theo không cần lừa gạt nữa...

Dù sao, Bùi Lăng cũng không thể phản kháng nàng.

Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trong một cái bồn tắm.

Cả người ngâm trong một bồn nước trong veo.

Trong không khí là mùi thuốc quen thuộc đang dần tan đi.

Trên dưới cả người tràn ngập sức sống.

Hả?

Có thể thấy được sao?

Bùi Lăng ngẩn ngơ sau đó vội vàng ho một tiếng, nhanh chóng xác định, trên người đã được giải 【 Cấm Ngôn thuật 】 .

Liên tục mười ngày không nhìn thấy, không thể nói, bây giờ đột nhiên được nhìn được nói, Bùi Lăng lại thấy hơi mất tự nhiên, nhưng hắn nhanh chóng cau mày.

Thuật pháp đã được giải trừ, Lệ sư tỷ không định tiếp tục song tu với mình nữa?

Trong lòng thấy thất vọng, Bùi Lăng tùy tiện tắm sạch cơ thể rồi đi ra từ trong bồn tắm, cầm lấy quần áo ở bên cạnh để thay, sau đó đi ra bên ngoài phòng.

Vừa ra khỏi phòng, Bùi Lăng lại thấy Lệ sư tỷ bước ra từ một căn phòng phía đối diện.

Nàng vẫn mặc một bộ váy lụa màu đen kiểu dáng đơn giản, gò má trắng nõn như miếng ngọc hoàn mỹ oánh nhuận phát sáng trên hành lang mờ tối. Mái tóc dài xõa đến eo hơi ẩm ướt, trong vẻ mặt lạnh lùng lại mơ hồ xen lẫn sự quyến rũ khó mà miêu tả.

Cứ như vừa được mưa rửa qua rượu ủ lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Lăng vội vàng cúi đầu nói: “Lệ sư tỷ.”

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó bình thản nói: “Đi theo ta.”

“Vâng!”

Hai người đi một trước một sau, đi xuyên qua Huyền Cốt Lăng m Chu đến boong tàu.

Tình huống khác với lần đầu tiên bước lên pháp chu này, khi đó ven đường đều là tiếng thì thầm đầy ác ý, nhưng lúc này cả Huyền Cốt Lăng m Chu đều yên tĩnh như chết.

Rất nhiều cánh cửa ở hai bên hành lang đều vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí thứ ở phía sau cánh cửa cũng dốc hết sức để hoàn toàn thu lại khí tức.

Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng trên hành lang trống rỗng.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đi theo Lệ Liệp Nguyệt ra bên ngoài Huyền Cốt Lăng m Chu.

Sau khi nhìn rõ xung quanh, hắn hơi ngơ ngác.

Bọn họ đã đến Lộc Tuyền thành…

Lệ Liệp Nguyệt không nói gì, chỉ vận chuyển độn pháp hạ xuống trong thành.

Nhìn phương hướng là địa điểm cũ của Bùi phủ.

Bùi Lăng không hiểu rõ lắm nhưng cũng vội vàng đuổi theo.

Địa điểm cũ của Bùi phủ đã không còn hình dáng ban đầu.

Trong tầm mắt chỉ có đống đổ nát thê lương, sau khi bị Hàn Tủy Hỏa thiêu đốt, không còn sót lại chút gì ngoài bùn cát gạch đá.

Thế nhưng, dù sao cũng là thế giới tu hành có linh khí dồi dào.

Dù Lộc Tuyền thành là nơi hoang vu, trải qua những ngày này, cũng có một vài cọng cỏ ương ngạnh chui ra từ đống đổ nát.

Lệ Liệp Nguyệt kéo làn váy đen, bước nhanh trong đó.

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, Lộc Tuyền thành đã bị hủy diệt, Lệ sư tỷ dẫn hắn đến đây vào lúc này, rốt cuộc có tính toán gì?

Vào lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên dừng chân.

Bùi Lăng cũng dừng lại, nhìn xung quanh một vòng, miễn cưỡng nhận ra nơi đây là vị trí Bích Ngô viện ngày xưa.

Lệ Liệp Nguyệt đã từng ở lại tinh xá này, cũng được coi là kiến trúc được bảo tồn hoàn hảo nhất ở Bùi phủ.

Dù sao, ngày đó hắn Trúc Cơ ở trước tinh xá, đã vô tình hay cố ý che chở tòa tinh xá đã thay đổi cuộc đời này.

Sau này châm lửa đốt thành, mặc dù tinh xá khó mà may mắn thoát khỏi, nhưng cũng còn lại một nửa bức tường, miễn cưỡng phân biệt được bố cục trước đó.

Hắn còn chưa mở miệng hỏi thăm, đã thấy Lệ Liệp Nguyệt nhắm mắt lại cảm giác một lúc, sau khi xác nhận xung quanh không có người, đột nhiên đưa tay cởi áo ngoài của mình, tiện tay ném đến bên cạnh nửa bức tường thấp kia.

Thấy Lệ sư tỷ đã bắt đầu cởi từng lớp váy sam, Bùi Lăng lập tức biết sư tỷ muốn tiếp tục song tu với hắn ở đây….

Chỉ là, điều này cũng quá kích thích?

Lộc Tuyền thành đã bị thiêu hủy, xung quanh không có gì che chắn, với tầm mắt phàm nhân cũng có thể đứng ở nơi hơi cao nhìn không sót một thứ gì, chứ đừng nói đến tu sĩ.

Đây là muốn chơi ngay giữa ban ngày ban mặt?

Càng quan trọng hơn là, lần này Lệ sư tỷ không định phong bế thị lực và giọng nói của hắn!

Tuy trước đó hai người cũng song tu, nhưng hắn trong tình trạng mắt không thể thấy, miệng không thể nói, chỉ có thể dựa vào thính giác và xúc giác phân biệt thứ bên ngoài.

Chương 507: Quá kích thích (2)

Lần này, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy Lệ sư tỷ…

Nghĩ đến đây, cơ thể Bùi Lăng lập tức rục rịch.

Ngay lúc hắn đang do dự có cần cởi áo bào hay không, đã thấy Lệ Liệp Nguyệt cởi một chiếc áo lót cuối cùng, cơ thể mảnh khảnh duyên dáng uyển chuyển khiến dòng máu trong người Bùi Lăng sôi sục.

Lệ Liệp Nguyệt xoay người, vẻ mặt bình tĩnh không hề ngại ngùng, đột nhiên vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng!

Soạt.

Bùi Lăng còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, quần áo trên người hắn lập tức bị chưởng kình đánh thành bột mịn.

Lệ Liệp Nguyệt không nói một lời, trực tiếp tiến lên, một phát kéo hắn nằm xuống giữa đống tường đổ ngói vỡ…

Gió núi thổi đến từ đằng xa, trong khe hở của bức tường thấp, cây cỏ mới mọc màu xanh đậm khẽ đung đưa, mượt mà đáng yêu.

Tòa thành đổ nát không có dấu vết con người càng thêm yên tĩnh.

Mỗi một mảng cây cỏ đong đưa, mỗi một đóa hoa nở ra, mỗi một ong bướm đang bay múa đều như có thể thấy rõ.

Tiếng thở dốc nhỏ bé yếu ớt và tiếng than nhẹ không ngừng vang lên trong tiếng cỏ cây xột xoạt, trong lúc ong bướm đang bận rộn vất vả cần cù.

Một canh giờ sau, kết thúc vận chuyển 【 Lục Dục Bí Điển 】 .

Lệ Liệp Nguyệt tùy ý phủ thêm lớp áo ngoài, không thèm quan tâm từng dấu vết hồng đỏ kéo dài trên cần cổ xinh đẹp, đừng nói so sánh với lần của Bùi Lăng, chỉ so sánh với hơn mười ngày trước cũng kém hơn rất nhiều!

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ, Lộc Tuyền thành đã thành đống đổ nát, hiện tại nơi này đã trở thành vùng hoang vu.

Trong lúc nàng vận chuyển 【 Lục Dục Bí Điển 】 còn phải luôn dùng thần niệm đề phòng xung quanh, đề phòng có người đột nhiên đi ngang qua.

Ngoài ra, việc tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 rất dễ khiến người ta đắm chìm.

Càng đi về sau, khoái cảm cực hạn càng khiến người ta đắm chìm trong đó, dù với đạo tâm kiên định của nàng cũng hơi không chịu nổi. Không chỉ một lần sinh ra suy nghĩ dứt khoát không cần để ý tu luyện công pháp, tập trung cả thân thể lẫn tâm trí vào trong đó!

Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu truyền âm cho Bùi Lăng: “Ngươi vận chuyển 【 Lục Dục Bí Điển 】 đi!”

Vào lúc này, Bùi Lăng đang thoải mái ôm eo nàng, âm thầm tận hưởng.

Lần song tu này thật sự quá sung sướng!

Lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, mỹ nhân nằm trong ngực, cảm giác lúc đó có thể gọi là sung sướng đến tận xương…

Đột nhiên nghe thấy Lệ Liệp Nguyệt truyền âm, Bùi Lăng ngẩn ngơ, 【 Lục Dục Bí Điển 】 ?

Hắn lập tức hiểu ra, có lẽ Lệ sư tỷ đang nói đến bộ 【 Vô Danh công pháp 】 mà hệ thống thu nhận sử dụng.

Lúc ấy hắn không biết tên công pháp, trong tình huống khẩn cấp đã tùy tiện đặt là “Vô Danh công pháp”.

Bây giờ hai người đã song tu nhiều ngày, đương nhiên hắn sẽ không nhận nhầm công pháp.

“Được!” Bùi Lăng không ngờ nguyện vọng hai ngày trước lại được thực hiện nhanh như vậy!

Hắn không kịp chờ đợi trả lời, lập tức không chút do dự, một tay kéo Lệ Liệp Nguyệt vào trong ngực…

Thấy Lệ sư tỷ đã là Kim Đan đỉnh phong, người đứng đầu trong ba vị chân truyền Thánh tông, đệ tử thiên tài được chú ý nhất trong thế hệ này của Cửu A Lệ thị, Thánh Nữ tương lai của Thánh tông lại không hề phản kháng, mặc cho mình hành động, Bùi Lăng vô cùng phấn khởi, tư liệu một ổ T của kiếp trước lập tức hiện ra trong đầu…

【 Ở đây bỏ qua một ổ T. 】

Trong bụi cỏ cây đột nhiên xuất hiện cơn gió lắc lư dữ dội.

Dường như bất cứ lúc nào cũng bị xé thành mảnh nhỏ, lại mỗi lần vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sẽ có sức sống hùng hậu bắn mạnh ra đối đầu với cơn gió.

Một trận đối đầu im lặng này dã man, nguyên thủy, cuồng loạn.

Tràn đầy bản năng sinh mệnh.

Trên bức tường thấp, váy lụa màu đen bị gió thổi bay múa phần phật, lướt qua cát sỏi dưới tường để lại dấu vết lộn xộn.

Nhưng ngay sau đó, vẫn bừa bộn như cũ.

Trong lúc thở dốc dữ dội, cả thể xác lẫn tinh thần của Bùi Lăng đều đắm chìm, dần dần khó mà quan tâm công pháp song tu, dứt khoát gọi hệ thống ra: “Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa ủy thác 【 Vô Danh công pháp 】 !”

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: “Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

“Leng keng! Kiểm tra ra cần đạo lữ tu luyện 【 Vô Danh công pháp 】 , kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ…”

“Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện…”

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình giữ nguyên tư thế với Lệ Liệp Nguyệt, tiếp tục tiếp xúc thân mật.

Lúc này có hệ thống phụ trách vận chuyển công pháp, hắn chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ lần triền miên cực hạn liều chết này.

Điều duy nhất không tốt là không thể tùy ý thay đổi tư thế trong quá trình tu luyện…

Lại một canh giờ trôi qua.

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 kết thúc.

Ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt mê ly, vẻ mặt thỏa mãn nằm sấp trên người Bùi Lăng, mãi sau mới tỉnh táo lại.

Thì ra là thế!

【 Lục Dục Bí Điển 】 này cần Bùi Lăng chủ đạo mới được!

Chương 508: Muốn làm gì thì làm

Lần tu luyện này, mặc dù khoái cảm bình thường, nhưng việc vận chuyển công pháp có thể nói là hoàn mỹ.

Thậm chí hiệu quả còn mạnh hơn lần đầu tiên hai người song tu rất nhiều!

Dù sao, lúc đó tu vi của Bùi Lăng chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, bây giờ đối phương đã là Thiên Đạo Trúc Cơ trung kỳ!

Nếu đạt được hiệu quả này nhiều lần, không lâu sau nàng có thể bắt đầu Ngưng Anh.

“Ngươi có thể tiếp tục.” Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt liếc nhìn nói nhỏ bên tai Bùi Lăng.

Bùi Lăng nghe vậy đâu chịu được kích thích?

Lập tức bắt đầu một hiệp…

【 Ở đây bỏ qua không gian một ổ T. 】

Sau cả một ngày một đêm, bởi vì trong quá trình tu luyện, Lệ Liệp Nguyệt không hề có chút ý muốn phản kháng nào, Bùi Lăng dần được một tấc lại tiến một thước.

Không chỉ đổi hết tư thế này đến tư thế khác, hơn nữa chơi càng ngày càng to gan!

Lúc này, hai tay của Lệ Liệp Nguyệt bị bắt chéo ở sau lưng, dùng vải xé từ váy lụa đen của nàng xuống để trói lại, đôi mắt của nàng cùng bị vải từ váy lụa màu đen che kín.

Ánh bình minh vừa ló rạng chiếu lên làn da trắng ngần, càng lộ vẻ ngọc là sắc, xuân thủy là hồn, trong thành trì hoang vu tràn đầy ý xuân.

Bùi Lăng đánh giá Lệ sư tỷ trước mặt, hắn làm thế này là lấy đạo của người trả lại cho người…

Đương nhiên, với tu vi của Lệ Liệp Nguyệt, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể chấn vỡ loại trói buộc này.

Nhưng hiện tại nàng chỉ hơi thở dốc, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng tái nhợt hiện ra vẻ ửng hồng khác thường, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trước đó, mặc cho Bùi Lăng không chút kiêng dè muốn gì cứ lấy ở trên người nàng.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, trước khi Bùi Lăng bước xuống Huyền Cốt Lăng m Chu, dù nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy!

Khác với lần đầu tiên cưỡng ép Lệ Liệp Nguyệt, sau khi lần song tu đó kết thúc, hắn vô cùng cẩn thận chỉ sợ bị đối phương đập một cái chết tươi.

Nhưng lần này hắn lại có thể muốn làm gì thì làm, tu luyện một lần lại một lần.

Muốn chơi kiểu gì thì chơi kiểu đó!

Lúc đầu, Lệ Liệp Nguyệt còn thấy hơi không quen, nhưng theo thời gian dần trôi qua, vị Lệ sư tỷ này đã rất phối hợp.

Sau một lúc lâu, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở đã kết thúc tu luyện.

Bùi Lăng vui vẻ đổi tư thế còn muốn tiếp tục nữa.

Càng tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 , tinh khí thần càng dồi dào mạnh mẽ.

Đặc biệt hiệu quả lúc hệ thống ủy thác, càng mạnh hơn trước đó Lệ Liệp Nguyệt chủ đạo tu luyện.

Mặc dù lúc này đã tu luyện một ngày một đêm, nhưng hắn không hề có chút mệt mỏi nào.

Tu vi vừa bước vào cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, đã gần tiếp cận đến trình độ Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong!

Bùi Lăng đoán chỉ cần song tu với Lệ sư tỷ thêm mấy lần, đã có thể đi vào Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong, bắt đầu thử đột phá Trúc Cơ hậu kỳ!

Nhưng lúc này, Lệ Liệp Nguyệt bị một miếng vải rách che lại đôi mắt được hắn ôm trong ngực, đột nhiên khẽ nói: “Trước tiên chờ một chút, ta muốn đến Huyền Cốt Lăng m Chu lấy chút vật liệu, chuẩn bị Ngưng Anh!”

Chuẩn bị Ngưng Anh?

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, sau đó lập tức nhận ra lần này Lệ sư tỷ liên tục song tu với hắn, rất có thể là vì Ngưng Anh!

Thế nhưng, mỹ nhân nằm trong ngực, hắn còn đang cao hứng, sao có thể để đối phương tùy ý rời đi?

Lập tức nói: “Sư tỷ, để Hiểu Nghê và Vụ Liễu lấy cho ngươi là được. Nhân lúc này, chúng ta lại song tu một lần…”

Nói xong, không chờ Lệ sư tỷ đáp lời, Bùi Lăng đã bắt đầu động tác.

“Chờ chút… A…” Lệ Liệp Nguyệt khàn giọng kêu lên, chợt ngăn lại tiếng kêu của mình, sau đó vừa nhẹ nhàng thở hổn hển vừa truyền âm cho Hiểu Nghê, “Giúp, giúp ta mang đồ Ngưng Anh đến đây…”

“… Vâng, chủ nhân.”

Một lát sau, Hiểu Nghê dẫn theo một đám U Hồn thị nữ cầm rất nhiều túi trữ vật đi xuống Huyền Cốt Lăng m Chu.

Bọn họ nhanh chóng đi đến di chỉ Bùi phủ, chưa tới gần Bích Ngô viên đã nghe được tiếng động không nhỏ, lập tức vẻ mặt khác nhau: Chủ nhân còn đang song tu với Bùi Lăng công tử, vậy bây giờ các nàng cứ chờ một chút, hay lập tức đưa qua?

Thế là, rất nhiều thị nữ cùng nhìn về phía Hiểu Nghê đi đầu.

Hiểu Nghê do dự một lúc, lại truyền âm cho chủ nhân: “Chủ nhân, đã chuẩn bị xong vật liệu…”

Chờ một lát, Lệ Liệp Nguyệt mới kìm nén tiếng thở dốc trả lời: “Để xuống đó, sau đó các ngươi lui ra!”

“Vâng!”

…

Trong đống đổ nát, khắp nơi bừa bộn.

Giống như từng điểm đỏ vẩy xuống một lớp tuyết mới, Lệ Liệp Nguyệt bị trói hai tay ở sau lưng, ánh mắt bị che lại, mặc dù với tu vi của nàng có thể lấy thần niệm để mở ra, nhưng sự kích thích lớn lao trên mặt giác quan vẫn khiến nàng thu lại thực lực, mặc cho Bùi Lăng sắp xếp.

Lại là một canh giờ sau, tu luyện kết thúc.

Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi thở hắt ra, hơi suy nghĩ một chút đã khiến tất cả trói buộc nát thành bột mịn.

Hai gò má nàng ửng hồng chậm rãi đứng dậy.

Thấy hình như Bùi Lăng vẫn chưa thỏa mãn, khẽ nói: “Chờ Ngưng Anh kết thúc…”

Nói xong, một tay đẩy hắn ra, trên tay lập tức có thêm một bộ váy lụa màu đen không khác lúc trước, trong nháy mắt đã che đậy cơ thể uyển chuyển.

Chương 509: Nguyên Anh kiếp (1)

Sau đó nàng đưa tay ra vồ một cái, túi trữ vật do Hiểu Nghê và đám thị nữ để lại xuất hiện ở trước mặt nàng.

Lệ Liệp Nguyệt dùng thần niệm đảo qua những túi trữ vật này, sau khi xác nhận đồ vật đầy đủ, khẽ gật đầu với Bùi Lăng. Ngay sau đó, người vỡ nát như bọt biển biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã nhanh chóng lao về phương hướng Nguyên Mỗ sơn!

Bùi Lăng nhìn bóng lưng nàng biến mất ở trong dãy núi phía xa, lúc này mới lấy quần áo được chuẩn bị sẵn trong túi trữ vật của mình để thay.

Vào lúc này, một bóng dáng lơ lửng xuất hiện ở cách đó không xa.

Bùi Lăng như cảm giác được, quay lại thấy Hiểu Nghê váy khói kéo dài, đi lên trước cung kính nói: “Bùi Lăng công tử, kính xin theo ta trở về Huyền Cốt Lăng m Chu chờ chủ nhân.”

“Được.” Hắn nhẹ gật đầu, theo Hiểu Nghê quay về Huyền Cốt Lăng m Chu.

Vụ Liễu dẫn đầu, rất nhiều U Hồn thị nữ chen chúc trên boong thuyền, đến mức Huyền Cốt Lăng m Chu vốn lạnh lẽo, nay càng lạnh lẽo tận xương, khí lạnh tản ra bốn phía.

Những thị nữ này thấy Bùi Lăng đến đây, ánh mắt đều hơi phức tạp.

Nhất là Vụ Liễu.

Chỉ là, mặc kệ trong lòng các nàng nghĩ như thế nào, lúc này thái độ với Bùi Lăng đều giống Hiểu Nghê, vô cùng cung kính không dám chậm trễ chút nào.

Sau một lát, Huyền Cốt Lăng m Chu bay thẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung.

Tấm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía chỗ sâu trong Nguyên Mỗ sơn.

Bùi Lăng cũng không ngoại lệ.

Chỉ là khoảng cách quá xa xôi, hắn không nhìn thấy cái gì hết, chỉ có thể cảm giác được từ nơi sâu xa có lực lượng hùng hậu gì đó dần kéo về phía kia.

Sắc trời ở hướng đó cũng chậm rãi ảm đạm.

Loại khí thế này còn nằm trong quá trình chuẩn bị, mặc dù còn chưa ảnh hưởng đến chỗ Huyền Cốt Lăng m Chu, lại đã khiến rất nhiều sinh linh trong Nguyên Mỗ sơn vô cùng hoảng hốt.

Từ trên cao nhìn xuống, trong Nguyên Mỗ sơn xa xa, đủ loại phi cầm tẩu thú, thậm chí cả sâu bọ như chịu đựng sự hoảng sợ nào đó, đều điên cuồng chạy trốn!

Thậm chí Bùi Lăng còn thấy vài con yêu thú hơi lạ mắt.

Rất hiển nhiên, chúng nó trốn ra từ chỗ cực sâu trong Nguyên Mỗ sơn.

Có thể thấy được vào lúc này đám sinh linh trong Nguyên Mỗ sơn đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào.

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng dần căng thẳng.

Mặc dù hắn chưa tiếp xúc đến cảnh giới Nguyên Anh, nhưng Kết Đan đã vô cùng gian nan.

Mấy ngày trước lão gia chủ gia tộc Mai thị có xuất thân nội môn đệ tử Thánh tông.

Trong nội môn Thánh tông, mỗi một đệ tử đều trải qua sự giãy giụa và chém giết trong nơi dưỡng cổ ngoại môn, sau đó trổ hết tài năng.

Dù thiên phú, tư chất, tâm tính hay thực lực đều có thể nói là người nổi bật trong cùng thế hệ.

Nhưng Mai lão gia chủ ở trong nội môn Thánh tông nhiều năm, sau khi cáo lão về quê yên lặng tu luyện đến Trúc Cơ đỉnh phong, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tác!

Nghĩ cũng biết độ khó Ngưng Anh còn trên cả Kết Đan!

Nếu không, Thánh tông cũng không yêu cần chân truyền phải Ngưng Anh mới có thể làm Thánh Tử Thánh Nữ.

Phải biết rằng, vị trí Thánh Tử Thánh Nữ chỉ cách Thiếu tông chủ một bước!

Là tương lai của Trọng Minh tông.

Tất nhiên yêu cầu phải khó khăn hơn.

Nếu không lấy sự tính toán và căn cơ của gia tộc đứng sau lưng ba vị chân truyền, chẳng lẽ không phải lật tay một cái là có thể hợp lệ, đến lúc đó tạo ra tranh đấu giữa ba nhà, tự nhiên lại hao tổn?

Trong loại tình huống này, khi Lệ Liệp Nguyệt bắt đầu Ngưng Anh, tất nhiên Bùi Lăng cũng thấy căng thẳng.

Nếu lần này Lệ Liệp Nguyệt lại Ngưng Anh thành công vậy sẽ rất tốt, sau này hắn sẽ là nam nhân của Thánh Nữ Trọng Minh tông!

Chưa nói đến việc từ nay có thể đi ngang trong Thánh tông, ít nhất sự an toàn sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng nếu Lệ Liệp Nguyệt lại Ngưng Anh thất bại…

Chắc chắn hắn cũng xong đời theo.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng vẫn nhìn về phương hướng Lệ Liệp Nguyệt bay đi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua năm ngày.

Toàn bộ phía trên Nguyên Mỗ sơn đã dày đặc kiếp vân đen nhánh.

Giữa kiếp vân dày đặc là từng cơn gió lạnh thấu xương.

Toàn bộ trong núi đã trở nên lờ mờ.

Bởi vì sắc trời bị kiếp vân che kín, gần như đưa tay ra không thấy được năm ngón tay.

Trong núi không còn sinh linh chạy trốn ra nữa, chắc hẳn có vòng năm ngày này có thể chạy đều đã chạy sạch.

Vẻ mặt đám U Hồn thị nữ trên boong tàu đều rất nghiêm nghị, khuôn mặt Bùi Lăng cũng trầm xuống.

Phạm vi kiếp vân kia rất rộng, chỉ sợ đã bao phủ toàn bộ Nguyên Mỗ sơn!

Phạm vi to lớn như vậy, có thể thấy kiếp nạn được dựng dục ra sẽ to lớn thế nào.

Thấy Hiểu Nghê đứng cách đó không xa, váy khói đón gió bay lên phần phật không ngừng có hắc vụ tràn ra. Hắn lập tức hỏi: “Nguyên Anh kiếp… Lại hung mãnh như thế?”

Nghe vậy, Hiểu Nghê không dám thất lễ, vội vàng giải thích: “Hồi Bùi công tử, Ngưng Anh bình thường sẽ không có trận thế như thế.”

“Tình cảnh trước mắt, chủ yếu là vì chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, đi đến cực hạn của mỗi một cảnh.”

“Đối với phần lớn các tu sĩ, Luyện Khí vào Trúc Cơ căn bản không có Thiên kiếp, chỉ có Thiên Đạo Trúc Cơ là cực hạn của Luyện Khí kỳ mới có thể dẫn dắt Thiên Đạo từ nơi sâu xa hạ xuống khảo nghiệm.”

Chương 510: Nguyên Anh kiếp (2)

“Còn Kim Đan nhất phẩm là cực hạn của Trúc Cơ kỳ, cũng có Thiếp kiếp rèn giũa.”

“Giống như chủ nhân lúc này, muốn ngưng ra Nguyên Anh tốt nhất, sau khi Ngưng Anh muốn trở thành thiên kiêu trong cùng cảnh, nhất định phải trải qua sự tẩy luyện của Thiên kiếp.”

“Hơn nữ loại tẩy luyện này càng mạnh hơn giới hạn chịu đựng càng tốt!”

“Mặc dù ba vị chân truyền thế hệ này của Thánh tông đều là Thiên Đạo Trúc Cơ. Nhưng Tô Chân Hòa và Chu Diệu Ly chỉ là Kim Đan nhị phẩm mà thôi.”

“Chỉ có chủ nhân thành đạo Kim Đan nhất phẩm, vì vậy, mặc dù hai vị kia cũng là chân truyền giống chủ nhân, thực lực lại không bằng chủ nhân.”

“Sau khi bọn họ tụt lại một bước ở Kết Đan kỳ, sự chênh lệch sau này sẽ càng ngày càng lớn!”

“Cuối cùng, sau một hai cảnh giới lớn sẽ dừng bước không tiến, thậm chí sau khi lãng phí thời gian ngàn năm sẽ hóa thành một nắm cát vàng, thân tử đạo tiêu!”

Duy chỉ có chủ nhân một đường rèn luyện tiến lên, có tư cách trường sinh cửu thị!”

Nói đến chỗ này, Hiểu Nghê hơi do dự một chút, vẫn nói, “Bùi công tử, bây giờ chủ nhân đã thừa nhận thân phận của ngươi. Sau này ngươi là đạo lữ chính thức của chủ nhân!”

“Mặc dù bây giờ tu vi của ngươi còn thấp, nhưng vì chủ nhân, Cửu A Lệ thị đã bắt đầu bồi dưỡng ngươi.”

“Về sau, sớm muộn gì ngươi cũng đuổi kịp bước chân chủ nhân.”

“Nhưng hy vọng Bùi công tử đừng chỉ vì cái trước mắt, cũng đi đến cực hạn mỗi một cảnh giống chủ nhân.”

“Không cần đi sai bước nhầm!”

“Nếu không nhiều năm sau, chỉ e khó thoát sinh ly tử biệt.”

“Dù chủ nhân có lòng dìu dắt, e rằng cũng không bù lại năm tháng dài dằng dặc…”

Bùi Lăng nghiêm túc lắng nghe.

Mỗi một bước đạt tới cực hạn… Cực hạn này, ít nhất cũng phải Thiên Đạo Trúc Cơ.

Nhưng cho dù bên trong Trọng Minh tông, cũng chỉ có huyết mạch ba nhà mới có tư cách lấy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp để Trúc Cơ.

Nói cách khác, phần lớn các tu sĩ trong toàn bộ thiên hạ, kể từ ngày ra đời đã được định sẵn, dù kinh tài tuyệt diễm, thiên tư cực lớn cũng đã mất cơ hội đi đến đỉnh phong.

Bắt đầu từ Trúc Cơ đã bị bỏ xa.

Chỉ có tu sĩ có được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp mới có thể một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước… Từ đó trường sinh cửu thị thật sự.

Cho dù có vài người may mắn, cơ duyên xảo hợp đạt được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp giống hắn, nhưng thế lực mỏng manh cũng rất khó tạo ra sóng gió gì.

Hơn nữa, Cửu A Lệ thị đã đưa cành ô liu về phía hắn…

Với tình cảnh trước mắt của hắn cũng cần cành ô liu này, chứ đừng nói đến quan hệ với Lệ Liệp Nguyệt…

Chẳng trách Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị, và Phù Quang Tư Hồng thị thay phiên chấp chưởng Trọng Minh tông nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể giữ được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp không truyền ra ngoài.

Rất hiển nhiên, không phải các tu sĩ cấp cao khác không dao động, không muốn giành lấy cơ hội đạo cơ thiên thành cho vãn bối của mình.

Mà chiến lực đỉnh phong của ba nhà này có thực lực tuyệt đối bảo vệ phần cơ duyên vượt xa người thường này!

Chắc hẳn, những tông môn khác cũng giống vậy…

Đây là bí mật chỉ đám cao tầng Trọng Minh tông mới biết, e rằng đệ tử bình thường không tiếp xúc được.

Hiện tại Hiểu Nghê cố ý nói cho hắn nghe, là đã công nhận thân phận của hắn.

Trước mắt, Bùi Lăng đã Thiên Đạo Trúc Cơ, dựa theo cách nói của Hiểu Nghê, hắn đã đạt được cực hạn Luyện Khí kỳ.

Bước tiếp theo là cực hạn Trúc Cơ kỳ, Kim Đan nhất phẩm!

Nhiệm vụ mà vị Thập Ngũ thúc Lệ thị đã giao cho… Hắn chắc chắn phải hoàn thành!

Chỉ cần lấy được môn ngộ đạo chi pháp kia, lấy sự vận chuyển hoàn mỹ khi hệ thống ủy thác tu luyện, đan thành nhất phẩm đã là việc nước chảy thành sông!

Sau đó là Ngưng Anh chi pháp…

Dùng 【 Lục Dục Bí Điển 】 là được!

Vừa nghĩ đến đây, trong kiếp vân như có thiên quân vạn mã gào thét càn quét ở nơi xa, một lôi quang lấp lóe màu tím chậm rãi xuất hiện.

Kiếp lôi sinh ra, Nguyên Anh kiếp sắp bắt đầu!

Bùi Lăng lập tức không còn suy nghĩ nói chuyện nữa, nín thở tập trung, mắt nhìn chằm chằm cùng Hiểu Nghê và đám U Hồn thị nữ!

Chỉ thấy sau khi lôi quang xuất hiện, từng vệt điện nứt nẻ như mạng nhện nhanh chóng lan tràn trong kiếp vân, chỉ chớp mắt đã di chuyển trong toàn bộ kiếp vân.

Nơi nó đi đến, vô số điện xà nhỏ bé lập tức bị diệt!

Bá đạo, hủy diệt, sắc bén, uy nghiêm, nặng nề… Dù Huyền Cốt Lăng m Chu đứng ở một khoảng cách xa xôi cũng có thể cảm nhận được đủ loại khí tức ẩn chứa trong mảnh kiếp vân kia.

Đột nhiên, chẳng có chút dấu hiệu nào vậy mà trái tim Bùi Lăng lại nhảy lên, dường như trái tim đã bị thứ gì đó nắm lấy.

Cùng lúc đó, chín đạo kiếp lôi cùng nhau rơi xuống!

Oanh!!!

Vốn Nguyên Mỗ sơn cây cỏ um tùm, trong nháy mắt bị gọt mất mấy ngọn núi!

Cát bay đá chạy, rất nhiều cây rừng bị hủy hoại trong chốc lát.

Chỉ trong nháy mắt lôi hỏa châm lửa ở vài chỗ trong núi rừng, bốc lên khói xanh.

Vô số con suối, đầm nước, dòng nước vỡ tan, hơi nước gào thét cuộn trào khắp nơi, trước đó còn là non nước xinh đẹp, trong nháy mắt như rơi xuống luyện ngục chốn nhân gian!

Trong tiếng động, Huyền Cốt Lăng m Chu đối mặt với sóng xung kích cường đại, suýt nữa bị hất bay ở giữa không trung!

Chương 511: Vị trí Thánh Nữ đã vào trong túi!

Hiểu Nghê và Vụ Liễu đều thay đổi sắc mặt, mười ngón tay biến ảo không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết.

Trong sự chấn động dữ dội, toàn thân Huyền Cốt Lăng m Chu hiện ra thanh quang nhàn nhạt tự che chở mình.

Nhưng vào lúc sóng khí cuồn cuộn, nó như một chiếc thuyền con vô cùng sợ hãi, điên cuồng chập trùng giữa không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp vì dư chấn lôi kiếp.

Bùi Lăng dùng chân nguyên giữ chặt lấy boong tàu, đề phòng mình bị văng ra.

Trong tình huống này, một khi bị văng ra khỏi phạm vi che chở của Huyền Cốt Lăng m Chu, với tu vi của Bùi Lăng, chắc chắn chỉ có một con đường chết!

Trong không khí chậm rãi tràn lan dư uy khi sét đánh, đủ để diệt sát bất kỳ sự tồn tại nào từ Kết Đan trở xuống!

Thậm chí đám U Hồn thị nữ cấp độ Kết Đan như bọn họ cũng không dám tùy tiện rời khỏi Huyền Cốt Lăng m Chu mà Cửu A Lệ thị đã dồn vô số tâm huyết, đặc biệt chế tạo thành pháp bảo thượng phẩm cho thiên kiêu số một đời này.

“Uy lực Thiên kiếp quá lớn, nhanh! Nhanh rời khỏi đây!” Hiểu Nghê liều mạng giữ vững thanh quang bảo vệ thuyền, quát lên với Vụ Liễu.

Vụ Liễu không rảnh trả lời, trong tay biến ảo pháp quyết, thao túng Huyền Cốt Lăng m Chu đột nhiên tăng tốc, như thuyền bè cố gắng tránh ra từ bên trong vòng xoáy, sau khi trải qua một khoảng gian nan giãy giụa khiến trái tim Bùi Lăng và rất nhiều U Hồn thị nữ nhảy lên tận cuống họng, Huyền Cốt Lăng m Chu đột nhiên thoát ra khỏi uy áp dư chấn Thiên kiếp, khôi phục tốc độ vốn có.

Nhân cơ hội này, Vụ Liễu và Hiểu Nghê đồng thời bấm niệm pháp quyết, pháp chu lập tức hóa thành một tia ô quang lập tức cắt qua bầu trời, điên cuồng bỏ chạy rời xa Nguyên Mỗ sơn!

Huyền Cốt Lăng m Chu vừa rời đi, vòng kiếp lôi thứ hai trong kiếp vân lập tức hạ xuống.

Lúc này, bọn họ đã chạy đi một quãng xa.

Thế nhưng nhóm sét này lại như nổ tung ngay bên tai bọn họ.

Oanh!!!

Trong chớp mắt đó, Bùi Lăng chỉ cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc đến nơi, đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng lôi đình gào thét chậm rãi biến mất.

Không thể nghĩ không thể tưởng tượng không thể nhớ.

Ký ức về khoảnh khắc này chỉ có kính sợ.

Lại nhìn xung quanh, thân hình Hiểu Nghê, Vụ Liễu và đám U Hồn thị nữ đều chấn động dữ dội, gần như hình thể U Hồn cũng bất ổn một lúc lâu.

Kiếp lôi của Thiên Đạo Trúc Cơ căn bản không thể so sánh với Nguyên Anh kiếp!

Huyền Cốt Lăng m Chu dùng tốc độ cao nhất trốn chạy, cũng không biết đã bay bao xa, sau lưng vẫn liên tục vang lên tiếng sấm.

To lớn uy nghiêm, đường hoàng kinh khủng…

Cuối cùng, một lúc lâu sau pháp chu dừng lại ở một ngọn núi.

Dựa vào ngọn núi làm bình phong, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

Phương hướng Nguyên Mỗ sơn ở chân trời xa xôi vẫn không ngừng có tiếng sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có mấy tiếng sấm nổ cuồn cuộn.

Có thể cảm nhận được, ngọn núi mà bọn họ coi như bình phong cũng đang run lẩy bẩy, sinh linh trong đó hốt hoảng lao vụt đi, bỏ chạy về phía càng xa hơn.

Sau đó, là thời gian chờ đợi một ngày dài bằng một năm…

Lôi kiếp kéo dài một ngày một đêm!

Lúc bình minh vào ngày hôm sau, một đạo kiếp lôi cuối cùng hạ xuống, khoảnh khắc này Bùi Lăng hốt hoảng cảm thấy, dường như ngọn núi bên cạnh cũng chấn động một cái.

Sau đó, kiếp vân khổng lồ trên bầu trời bắt đầu nhanh chóng tản đi.

Bùi Lăng thấy thế, trong lòng lập tức khựng lại.

Lần này Lệ sư tỷ độ Ngưng Anh kiếp, là thành? Hay bại?

Ngay lúc hắn đang suy đoán, rất nhiều U Hồn thị nữ đứng bên cạnh lại cùng nhau phát ra tiếng reo hò!

Hiểu Nghê và Vụ Liễu đồng thanh vui vẻ nói: “Chủ nhân thành công!”

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía bọn họ.

“Bởi vì chúng ta còn sống.” Thấy thế, Vụ Liễu mỉm cười vui vẻ, sau đó vội ho một tiếng, cung kính giải thích.

Còn chưa nói hết câu, Hiểu Nghê đã không kịp chờ đợi điều khiển Huyền Cốt Lăng m Chu bay về phía Nguyên Mỗ sơn.

Bùi Lăng lập tức hiểu được, giống như hắn và Ngọc Tuyết Chiếu, giữa Lệ sư tỷ và những U Hồn thị nữ này cũng có sự hạn chế cùng loại với huyết khế.

Nếu Lệ sư tỷ độ kiếp thất bại, những U Hồn thị nữ này cũng hồn phi phách tán theo!

Hiện tại bọn họ bình an vô sự, vậy có nghĩa Lệ sư tỷ đã Ngưng Anh thành công, sắp chính vị Thánh Nữ Thánh tông!

Là mình quá lo lắng, đến mức không thể cân nhắc đến loại tình huống này trước tiên.

Không có dư chấn Thiên kiếp áp chế, Huyền Cốt Lăng m Chu chạy hết tốc độ tiến về phía trước, sau một lát đã đến gần Nguyên Mỗ sơn.

Đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên boong thuyền.

Nàng mặc áo đen nhẹ nhàng, mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, eo nhỏ nhắn như cành liễu, chính là Lệ Liệp Nguyệt!

Khí chất của nàng vẫn lạnh băng cao ngạo như thế, khí tức quanh người cực kỳ hùng mạnh!

Loại khí tức này tịch mịch, tối nghĩa, vừa thầm cất giấu sự bá đạo hủy diệt, mơ hồ đưa vào mấy phần thần vận của kiếp lôi.

Rất hiển nhiên, Lệ Liệp Nguyệt không chỉ độ kiếp thành công, còn đạt được rất nhiều lợi ích từ trong Thiên kiếp.

“Sư tỷ!” Bùi Lăng lập tức hành lễ.

“Chúc mừng chủ nhân Ngưng Anh thành công.” Một đám U Hồn thị nữ cùng nhau khom lưng, “Vị trí Thánh Nữ, không phải chủ nhân thì không còn ai khác nữa!”

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, chợt nói: “Về tộc.”

“Vâng!”

…

Chương 512: Bồng Doanh quan (1)

Mấy ngày sau, dưới một ngọn núi hiểm trở có khí thế kiên quyết ngoi lên trời.

Huyền Cốt Lăng m Chu chậm rãi hạ xuống.

Sau nửa canh giờ, Lệ Liệp Nguyệt quần áo chỉnh tề và Bùi Lăng lần lượt rời khỏi pháp chu.

Nhìn xung quanh một vòng, Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi mở miệng: “Đưa ngươi đến đây đi, ngươi phải đến Lam Kha thành, từ nơi này đi tiếp về phía đông một hai ngày là đến được.”

“Đây là thử thách mà gia tộc cho ngươi, ta không tiện đi chung.”

Nói xong, nàng lấy ra một cái kiệu đỏ lớn khoảng bàn tay từ trong túi trữ vật, ngoại hình hơi tương tự với Huyết Khôi Kiệu, đưa cho Bùi Lăng nói, “Ta biết ngươi thích huyết kiệu thay đi bộ, nhưng Huyết Khôi Kiệu của ngươi chỉ là Phù khí. Luyện Khí kỳ đi vài lần thì cũng thôi. Với tu vi hiện tại của ngươi, có phần không đủ.”

“Đây là U Sát Minh Huyết Kiệu, là một pháp khí thượng phẩm, ngược lại cũng vừa vặn với ngươi.”

“Cầm dùng đi.”

“Đa tạ sư tỷ!” Bùi Lăng nói xong, hai tay nhận lấy huyết kiệu.

Với mối quan hệ hiện tại của hắn và Lệ Liệp Nguyệt, chỉ là một món pháp khí thượng phẩm cũng không có gì quan trọng.

Hắn nhận lấy cũng không thấy chút gánh nặng nào.

Lệ Liệp Nguyệt còn nói thêm: “Lần này ta Ngưng Anh thành công, sau khi trở về gia tộc, lão tổ sẽ đích thân ra mặt giúp ta leo lên vị trí Thánh Nữ. Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ cứ quay về tông môn trước. Sau này, ta sẽ dẫn người về tộc bái kiến các vị trưởng bối.”

Sắc mặt Bùi Lăng hơi kỳ quái, tiển triển này cũng quá nhanh rồi…

Dù sao, cánh cửa Cửu A Lệ thị cỡ nào, nếu mình không đủ tu vi đã đến đó, dù có Lệ sư tỷ công nhận, e rằng trong gia tộc to lớn như vậy cũng có rất nhiều người phản đối…

Đến lúc đó, thực lực của hắn không đủ để thuyết phục mọi người, sẽ có rất nhiều chuyện làm khó Lệ sư tỷ…

Thế nhưng, bây giờ còn chưa đến lúc đó, Bùi Lăng cũng không nói nhiều, chỉ tiếp tục gật đầu: “Vâng, sư tỷ.”

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu: “Vậy ngươi đi đi.”

Bùi Lăng nhanh chóng tế luyện U Sát Minh Huyết Kiệu một lát, sau khi ngồi vào trong lại vận chuyển chân nguyên thôi động, xung quanh huyết kiệu lập tức hiện ra bốn tên U Hồn kiệu phu mặc áo trắng đội mũ trắng nâng kiệu lên, trôi nổi đi xa.

Nhìn theo Bùi Lăng rời đi, vốn vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt cũng khá ôn hòa, trong nháy mắt đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, không còn chút vẻ quyến rũ nào nữa.

Nàng nâng tay áo lên phất một cái, cả người đã trở lại bên trên Huyền Cốt Lăng m Chu.

Chẳng mấy chốc, pháp chu lại bay lên chui vào chân trời.

…

Cùng lúc đó, bên ngoài Lam Kha thành.

Cành lá xanh tươi, chim quý thú lạ ẩn hiện trong núi.

Một tòa đạo quan cổ xưa tinh xảo yên tĩnh đứng sừng sững.

Cách đó không xa, trên ngọn cây rậm rạp đột nhiên vang lên mấy tiếng quạ kêu, tiếng kêu ồn ào khàn khàn khiến lòng người buồn bực.

Trong tiếng quạ gáy, theo tiếng xột xoạt khi cỏ cây bị đẩy ra, không lâu sau mấy người đi đường xuất hiện ở phía trước đạo quan.

Vẻ mặt bọn họ đầy lo lắng, sau khi ngẩng đầu nhìn rõ hai chữ “Bồng Doanh” treo cao phía trên đạo quán, đều không chút do dự tăng nhanh bước chân như đang sợ đến muộn, ba chân bốn cẳng đi đến trước cánh cửa đạo quan khép hờ, đẩy cửa bước vào.

Vừa mới đi vào, cánh cửa lớn màu đỏ sậm đã “rầm” một tiếng, đóng chặt lại.

Bên ngoài đạo quan, tiếng quạ kêu càng gấp rút hơn.

Oa… Oa… Oa oa oa…

Trong giây lát, máu tươi chảy cuộn cuộn ra từ trong khe cửa…

Sau một ngày.

Ở giữa Thanh Nhai đan, khói lồng lộng thơm ngát, cỏ cây tươi xanh.

Bốn tên U Hồn kiệu phu áo trắng mũ trắng tung bay nâng một cỗ huyết kiệu, nhanh chóng lướt qua.

Trong kiệu, Bùi Lăng đang ngồi ngay ngắn, khí tức kéo dài.

Tu vi của hắn đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phỏng, chỉ còn nửa bước nữa là đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Vào lúc này, hắn yên lặng tính toán trong lòng, “Sau khi đến Lam Kha thành phải tìm khách sạn ở lại trước, tăng tu vi lên đến Trúc Cơ hậu kỳ, lại đi Bồng Doanh quan.”

“Ngoài ra, phải hỏi thăm lai lịch cụ thể về Bồng Doanh quan ở trong thành, nhất là căn cơ tên tán tu chủ nhân ban đầu của đạo quan này.”

“Tìm thêm một chút manh mối, biết đâu có thể khiến nhiệm vụ đơn giản hơn nhiều…”

Hắn cẩn thận cân nhắc lại kế hoạch của mình mấy lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới khẽ gật đầu.

Dù sao trong ngọc giản mà Thập Ngũ thúc Lệ thị cho chỉ nói Bồng Doanh quan có ba điều khác thường, lại cất giấu cơ duyên Kim Đan nhất phẩm.

Về phần tình huống cụ thể, lại không nhắc đến một chữ nào.

Hiển nhiên hắn phải tự đi bổ sung những điều này.

Sau khi huyết kiệu lại đi hơn một canh giờ, Bùi Lăng đoán cũng sắp đến Lam Kha thành, liền khống chế huyết kiệu hạ xuống, rồi đi ra ngoài.

Trong nhiệm vụ lần này, hắn không muốn để lộ bất kỳ tung tích nào.

Đây không chỉ là yêu cầu của Thập Ngũ thúc Lệ thị, càng quan trọng hơn là, dù có Giám Sát điện uy hiếp, một khi để Tô Chấn Hòa biết hắn đi một mình vào lúc này, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội!

Sau khi trải qua việc mười tên gia nô Trúc Cơ kỳ thất bại vào lần trước, nghĩ cũng biết nếu Tô Chấn Hòa lại ra tay, chắc chắn sẽ là một kích lôi đình! Dù bên cạnh Bùi Lăng có U Hồn thị nữ bảo vệ… Không, nhiệm vụ lần này không giống trước, đây là thử thách của Lệ thị, chưa chắc Hiểu Nghê và Vụ Liễu đã đi theo bên cạnh.

Chương 513: Bồng Doanh quan (2)

Nếu không, đâu được tính là thử thách gì?

Nhất là, mục đích lần này của hắn là vì cơ duyên Kim Đan nhất phẩm!

Nghĩ cũng biết, nếu Tô Chấn Hòa biết được, e rằng sẽ thuyết phục Chẩm Thạch Tô thị ra tay vì hắn ta!

Dù Chẩm Thạch Tô thị đã có Cửu A Lệ thị nhìn chằm chằm, nhưng Bùi Lăng không muốn đặt toàn bộ hy vọng vào người khác.

Bởi vậy, hắn định ngụy trang thành một phàm nhân tiến vào Lam Kha thành.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng thu hồi huyết kiệu rồi thay sang quần áo bình thường, lại dán phù lục ngăn cản khí tức lên Cửu Phách Đao, dùng vải bố bọc lại cực kỳ chặt chẽ, xác nhận không hề nhìn ra chút dấu vết pháp khí nào, lúc này mới đeo lên.

Hôm qua, Lệ sư tỷ đã giải phong ấn Cửu Phách Đao cho hắn ở trên Huyền Cốt Lăng m Chu.

Có lẽ những ngày qua đã được dạy dỗ, lúc này thanh đao nằm trong tay hắn vô cùng ngoan ngoãn.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Bùi Lăng tiện tay làm Thủy Kính thuật, đánh giá bản thân ở trong kính một lượt, hắn hài lòng nhẹ gật đầu.

Hiện tại, chỉ cần hắn không sử dụng thuật pháp, thoạt nhìn chỉ là một tên võ phu phàm nhân rất bình thường!

Triệt hồi Thủy Kính thuật, Bùi Lăng quan sát phương hướng, tiếp tục đi về phía Lam Kha thành.

Trên đường đi gặp hoa mộc sum suê, dòng suối nhỏ nhẹ nhàng, phi cầm tẩu thú biến mất, nhưng không thấy dấu vết của bất kỳ ai.

Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa tiểu quan cổ xưa thấp thoáng trong rừng.

Xung quanh cỏ mềm thơm ngát, chim hót líu lo, trên sơn môn treo cao bảng hiệu khắc hai chữ “Bồng Doanh”.

“Đến Lam Kha thành rồi.” Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hơi hoảng hốt nhưng bản thân lại không phát hiện điều gì, trong lòng hơi suy nghĩ, sau đó sải bước đi vào trong.

Két két.

Hắn đẩy cánh cửa lớn đạo quan, bước vào.

Còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Bùi Lăng đột nhiên giật mình.

Mình muốn đến Lam Kha thành, bây giờ lại tiến vào Bồng Doanh quan làm gì!?

Rầm.

Vào lúc này, cánh cửa lớn sau lưng đột nhiên đóng chặt.

Sắc mặt Bùi Lăng thay đổi, nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn đưa mắt nhìn quanh.

Vào lúc này, hắn đang đứng trong tiền viện đạo quan, thoạt nhìn nơi đây không khác gì đạo quán nhỏ bình thường.

Là một đình viện trống rỗng đi ngang đi dọc cũng chỉ mấy chục bước.

Chỗ mà Bùi Lăng đang đứng là phía dưới cửa chính, hai bên là từng cột sơn đen, tòa nhà sơn vòm màu, đi xuống mười bậc sẽ đối diện với một bức tường chạm khắc tác phẩm tiên nhân thụ thọ như ý.

Hai bên tường viện gần sát đặt bồn hoa, mới trồng liễu tùng hạnh đào và đủ loại cây cỏ.

Mặt đất trải gạch xanh, có lẽ là vì đã lâu đời, trong khe gạch đầy rêu xanh, tạo thêm mấy phần cổ xưa.

Đi qua bức tường, phía sau có mấy vạc nước được bày dọc theo bức tường.

Trong những vạc nước này đổ đầy nước trong, hai cái ở giữa còn nuôi dưỡng linh ngư, bọn chúng vẫn còn sống đang vui vẻ bơi lội. Trên miệng vạc nước nuôi cá nửa đóng nửa mở, bên đóng xếp đặt hòn non bộ chậu cây cảnh. Thoạt nhìn dãy núi chập trùng, tùng xanh đứng nghiêng, cầu nhỏ vắt ngang, có ngư ông khoác áo tơi nón lá đứng ở đầu cầu, cầm cần câu thả xuống vạc.

Ngoại trừ cái đó ra thì không còn tạp vật gì nữa.

Lại có một cái cửa tròn khắc hoa chạm cỏ để đi vào bên trong.

Vì đề phòng chẳng may có chuyện xảy ra, Bùi Lăng chỉ đứng ở vị trí bức tường đánh giá bên trong mấy lần, thậm chí còn không tự mình đi vào phía sau bức tường, chứ đừng nói đến việc đến gần cửa tròn.

Tạm thời không phát hiện được nguy hiểm gì, sau khi hắn suy tính liền xoay người quay về cửa lớn, thử mở cửa ra.

Nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn tưởng nơi quỷ quái này gian xảo như thế còn chủ động đóng kín cửa, chỉ sợ sẽ rất khó mở ra. Thế nhưng, hắn chỉ dùng sức cách không nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa đạo quan lập tức mở rộng ra!

Thấy cảnh này, Bùi Lăng không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm lo lắng.

Hắn không lập tức bước ra mà thi triển 【 Ngự Quỷ thuật 】 , gọi ra năm oan hồn Luyện Khí tầng năm điều khiển đi ra cửa lớn.

Sau một lát, thông qua sự cảm ứng của 【 Ngự Quỷ thuật 】 , Bùi Lăng không phát hiện oan hồn có gì khác thường, lúc này mới lập tức thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 bỏ chạy ra ngoài!

Vù!

Vừa bước ra cửa lớn, cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo, Bùi Lăng phát hiện mình căn bản không rời khỏi đạo quan, mà xuất hiện trong một đình viện xa lạ!

Trên tường viện cách đó không xa, một cửa tròn khắc hoa chạm cỏ đang lẳng lặng đứng sừng sững.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đây là bên trong đạo quan!

Vừa nãy hắn cố ý không đến gần, kết quả vẫn đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong? Hơn nữa, oan hồn vừa phái đi dò đường căn bản không ở chỗ này!

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, oan hồn kia đột nhiên cắt đứt liên hệ với hắn.

Oan hồn Luyện Khí tầng năm yên lặng biến mất.

Thấy thế, Bùi Lăng càng nhíu chặt chân mày, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã cười khẽ, đạo quan này rất không bình thường.

Nhưng không sao cả, bây giờ hắn có thể đi ra!

“Cửu Phách.” Bùi Lăng nặng nề phân phó, “Chờ chút nữa, nếu ta rời khỏi đạo quan này, ngươi lập tức vỗ vai ta một cái.”

Đao linh cung kính nói: “Vâng, chủ nhân.”

Ngay sau đó, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng: “Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa ủy thác 【 Vô Danh công pháp 】 !”

Chương 514: Cơn mưa kỳ quái (1)

Hệ thống nhanh chóng online: “Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh.

Đã chia tay với Lệ sư tỷ hơn một ngày, với tốc độ của Huyền Cốt Lăng m Chu, đạo lữ có còn ở trong khu phục vụ hay không cũng khó mà nói được.

Nhưng không sao cả, dựa theo phong cách trước sau như một của hệ thống thiểu năng, nếu cách Lệ sư tỷ quá xa, rất có thể sẽ tặng hắn một đạo lữ ngay tại chỗ.

Về phần đạo lữ này là người hay là quỷ yêu… Cũng không sao cả.

Dù sao cũng tốt hơn việc mơ hồ đi vào đạo quan này, lại không tìm thấy cả một kẻ địch.

Hơn nữa, Bùi Lăng cũng không lo lắng sẽ làm nữ tử vô tội bị thương như lúc trước ở Hàn thị sơn trang. Bởi vì chỉ cần rời khỏi đạo quan, Cửu Phách Đao lập tức cắt ngang ủy thác của hắn.

“Leng keng! Kiểm tra ra Vô Danh công pháp là công pháp song tu, cần đạo lữ mới có thể tu luyện.”

“Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu đạo lữ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ…”

Tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên, Bùi Lăng lập tức giật mình, cũng không phải hệ thống thiểu năng tặng miễn phí một đạo lữ, mà là sao hắn lại thiếu đạo lữ?

Hắn có đạo lữ mà!

Không đợi Bùi Lăng nghĩ rõ ràng vấn đề này, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn đã nhanh chân đi đến đại điện đạo quan.

Trên đường đi thúy trúc lượn quanh, bông hoa nở rộ ngát hương, cảnh trí hơi lịch sự tao nhã.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đẩy cửa điện, đi vào.

Kết cấu của tòa đại điện này không khác gì đạo quan bình thường, chỉ là tượng thần thờ cúng bị giấu sau tấm màn dày nặng, không thấy rõ hình dáng khuôn mặt.

Trên cái bàn trước điện thờ bày trái cây thịt cá và đủ loại đồ thờ cúng, thoạt nhìn lại vô cùng tươi mới.

Dường như vừa mang lên chưa được bao lâu.

Gạch xanh ở phía dưới lại đặt gọn gàng một loạt bồ đoàn, hai bên bày rất nhiều mấy thứ hương nến.

Vào lúc này, hương nến đã bị tắt hơn nửa, chỉ còn một vài ánh nến vẫn đang thiêu đốt như mọi khi.

Trong cả điện, mùi hương khói nồng nặc, nồng nặc đến mức khiến người ta bị sặc.

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng tỉnh táo.

Hiện tại, mặc kệ hệ thống tặng cái gì cho hắn, dù sao cũng tốt hơn chơi trốn tìm trong đạo quan không có một ai!

Nhưng ngay sau đó, hắn thấy mình đi vòng quanh đại điện mấy vòng.

Sau khi đi tất cả hai mươi mấy vòng tròn, cuối cùng ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn gần đó: “Leng keng! Hệ thống không tìm thấy đạo lữ, tặng thất bại!”

“Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đạo lữ. Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Một lần nữa lấy được quyền khống chế cơ thể, sắc mặt Bùi Lăng thay đổi.

Hệ thống không kiểm tra ra nữ tu thích hợp, hay không thể chạy thoát đạo quan?

Nếu là cái trước, hắn có thể đổi một môn công pháp ủy thác khác.

Nhưng nếu là cái sau…

Ầm ầm!

Đột nhiên, một tiếng sét rơi xuống đỉnh đầu.

Sau đó, trên mảnh ngói vang lên một tràng tiếng nổ tung lộn xộn.

Lại là một cơn mưa rào xối xả ập xuống.

Ào ào ào… Bùi Lăng đứng lên đi đến cửa đại điện, cau mày nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ.

Cơn mưa này đến đột ngột, khí thế cực lớn, gần như trong khoảnh khắc từng hạt mưa như hạt đậu này vừa nhanh vừa đột ngột rơi xuống.

Trên mặt đất gạch xanh ngoài sân nhanh chóng tràn ngập sương mù mông lung, cả sân mờ mịt.

Không lâu sau, toàn bộ bên trong đình viện như có một lớp sương mù che đậy tầm mắt, trong vòng ba mét chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi rào rào, không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Cho dù là thị lực tu sĩ, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút hình dáng.

Sắc mặt Bùi Lăng âm trầm, cơn mưa to này rất kỳ quái!

Hắn không dám trực tiếp chạm vào, tiếp tục gọi ra một oan hồn Luyện Khí tầng sáu, ra lệnh nó tiến vào trong mưa.

Lúc đầu oan hồn kia không sao cả, nhưng dựa theo phân phó của Bùi Lăng đi về phía bức tường không bao lâu, cũng lập tức cắt đứt liên hệ với Bùi Lăng giống oan hồn Luyện Khí tầng năm trước đó.

Bùi Lăng vận chuyển thị lực đến cực hạn, cũng chỉ có thể thấy hình như oan hồn kia lập tức biến mất trong hơi nước.

Không có dấu hiệu nào, không có chút giãy giụa nào.

Hắn suy nghĩ trong lòng: “Hai lựa chọn. Một là tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 nhanh chóng đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, sau đó lập tức điều tra rõ ràng điều quỷ dị ở bên trong.”

“Nếu đến lúc đó vẫn là như vậy, tuy kỳ quái nhưng không thấy bất kỳ tung tích sinh linh gì, liền trực tiếp phá hủy tòa đạo quan này… Ép thứ quỷ dị đứng phía sau ra!”

“Hai là ủy thác 【 Huyết Sát đao pháp 】 hoặc là những công pháp, tiếp tục thử rời khỏi Bồng Doanh quan, đợi đến khi đi ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn.”

Do dự một lúc, Bùi Lăng lập tức quyết định vẫn tăng cao tu vi trước đã.

Chương 515: Cơn mưa kỳ quái (2)

Thời gian này rất quý giá, chưa nói đến vừa rồi hắn đã dùng thử hệ thống một lần cũng không thể rời khỏi Bồng Doanh quan, ngược lại còn đi sâu vào khu vực quỷ dị này hơn.

Nếu bây giờ tiếp tục suy nghĩ rời đi, nếu có thể thành công còn tốt, không thể thành công, chẳng phải đang tốn công vô ích sao?

Càng quan trọng hơn là, hệ thống có quá nhiều nhân tố không xác định được.

Chẳng may nó tặng thứ nguy hiểm gì đó, chẳng phải biến khéo thành vụng sao?

Mặc kệ nói thế nào, thực lực bản thân mới là át chủ bài lớn nhất của hắn!

Thế là, Bùi Lăng lấy ra bình ngọc đổ đầy Vô Mộng Tán, đang chuẩn bị sử dụng chợt nghe ngoài điện truyền đến một tràng tiếng bước chân lộn xộn.

Hắn lập tức thu hồi bình ngọc, trở tay nắm chặt chuôi đao Cửu Phách Đao, sẵn sàng trận địa đón địch.

“Khụ khụ khụ…” Một đoàn người vội vàng bước trên thềm đá trước đại điện, vừa đi vào trong điện đã bị mùi hương lửa nồng nặc xộc vào mũi ho khan.

Trong tiếng ho khan này, bảy tám tên thanh niên trai tráng khỏe mạnh đi ủng, treo đao cầm bội kiếm trông như hộ vệ, sau khi nhìn thấy Bùi Lăng, nhất là thấy Cửu Phách Đao ở trong tay hắn, lập tức chuyển bước bảo vệ hai nữ quyến nhỏ tuổi.

Hình như tuổi tác hai nữ quyến kia sàn sàn bằng nhau, nhưng nữ hài tử dáng người hơi cao lại da mịn thịt mềm, khuôn mặt xinh đẹp, trên khóe môi có một nốt ruồi đen khoảng hạt vừng tăng thêm mấy phần hoạt bát, quần áo gọn gàng lộng lẫy; nữ hài tử dáng người thấp hơn, rõ ràng làn ra thô ráp hơn chút, vẻ ngoài chỉ có thể nói muốn khen cũng không có gì để khen.

Nàng mặc áo xanh váy trắng đơn giản đứng ở phía trước người kia, trông bình thường không có gì đáng chú ý.

Thoạt nhìn, đây là một cặp chủ tớ.

“Tại hạ Kế Hữu Trung, là quản sự Kế gia.” Đối phương im lặng giằng co một lát, một nam nhân tuổi trung niên mặc trường bào mềm cài khăn đi ra từ trong đám người này, chắp tay thi lễ với Bùi Lăng, ôn tồn nói, “Phụng mệnh lão phu nhân hộ tống đại tiểu thư trở về quê hương, không ngờ chỉ còn cách cửa phủ một chút lại bị cơn mưa to ngăn lại… Không biết có thể mượn nơi này của tôn giá, để đại tiểu thư và tỳ nữ tránh mưa một chút không?”

Bùi Lăng không trả lời ngay, hắn thi triển 【 Linh Mục thuật 】 lần lượt đảo qua cơ thể từng người, nghiêm túc kiểm tra mấy lần phát hiện mấy người này đều là phàm nhân không có tu vi.

Hắn không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, ánh mắt nhìn nước mưa dính trên cơ thể đám người đi đường này, trong lòng hơi nghi ngờ: Là những người này có tu vi quá cao thâm, mình không nhìn thấu sự che giấu của bọn họ, hay nước mưa bên ngoài có thể tổn thương hồn phách, lại không tổn thương nhục thân?

Hoặc là, nước mưa này là loại thủ đoạn chỉ nhằm vào đủ loại tu sĩ nhập đạo, không có tác dụng với phàm nhân?

Trong chốc lát hắn không thể xác định, chậm rãi buông chuôi đao Cửu Phách Đao ra, vẻ mặt bình thản nói: “Tại hạ Trịnh Kinh Sơn cũng không phải chủ nhân nơi này, chỉ đến đây để tránh mưa.”

Trịnh Kinh Sơn?

Chưa từng nghe nói đến cái tên này.

Hơn nữa, thoạt nhìn đối phương rất trẻ tuổi, có lẽ cũng không phải đao khách lợi hại gì.

Nghĩ vậy, một đám người Kế Hữu Trung đều thầm thở phào nhẹ nhõm, lại chắp tay với Bùi Lăng, lúc này mới che chở tiểu thư nhà mình đi vào bên trọng.

Tòa chính điện của đạo quan này khá rộng rãi, đôi bên đều không muốn gây ra rắc rối.

Vì vậy, một đoàn người Kế Hữu Trung đặc biệt chọn một góc hẻo lánh trái ngược với Bùi Lăng để dừng chân.

Hiển nhiên những người này rất thành thạo cuộc sống nơi dã ngoại, chẳng mấy chốc đã nghĩ cách nhóm một đống lửa, một đám người dính nước mưa vây quanh đống lửa sưởi ấm.

Trong lúc đó, hình như tỳ nữ kia muốn nói mấy câu chọc tiểu thư nhà mình cười, nhưng còn chưa nói hết một câu đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Kế Hữu Trung ngăn lại.

Rất hiển nhiên, đối phương vô cùng cẩn thận, không muốn để nữ quyến nói cười thu hút sự chú ý của người khác, gây ra chuyện rắc rối.

Trong chốc lát, trong điện chỉ nghe thấy tiếng “lốp bốp” khi củi lửa bị đốt cháy, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thoạt nhìn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lại yên ắng quan sát mỗi một hành động của đám người đi đường này.

Một lúc lâu sau, cũng không thấy bọn họ có bất kỳ điều gì khác thường.

Hắn khẽ lắc đầu ở trong lòng, đáng tiếc.

Nếu những người này thật sự là người bình thường, hiển nhiên đến không đúng lúc.

Hiện tại mình còn khó tự bảo vệ bản thân, một khi xảy ra chuyện e rằng rất khó cứu bọn họ…

Đang nghĩ như vậy, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

“Con mẹ nó, cơn mưa này quá lớn!” Theo từng tiếng mắng chửi hùng hổ, ba tên nam tử mặc quần áo khác nhau không coi ai ra gì lao vào bên trong.

Bùi Lăng hơi ngẩng đầu nhìn một cái, con ngươi đột nhiên co rụt lại!

Trong ba người mới tới, thoạt nhìn người cầm đầu khoảng hơn ba mươi lăm tuổi, sắc mặt đen đúa, trong đôi mắt tam giác bắn ra tia sáng, mặc đạo bào màu vàng đất, trên đầu chải một Tứ Phương Kế lỏng lẻo, dùng một cây trâm phỉ thúy điêu khắc như thân trúc chặn ngang.

Chương 516: Tà ma?

Người đi chính giữa là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài chất phác, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt trái có một nốt ruồi lớn khoảng móng tay, ánh mắt đảo tròn cho người ta một cảm giác dinh dính, hoàn toàn không có vẻ trong sáng thanh thoát của đám thiếu niên ở độ tuổi này.

Cuối cùng là một thằng lùn chiều cao còn không đến eo một người bình thường, áo vải thô tóc đỏ, người gầy như que củi, thoạt nhìn tuổi tác đã cao nhưng vẻ mặt không hề hiền hòa, mà đầy vẻ hung ác nham hiểm.

Điều khiến Bùi Lăng ngạc nhiên không phải là dáng người khuôn mặt hành động của ba người này, mà vì bọn họ là tu sĩ!

Người cầm đầu là Luyện Khí tầng bảy, hai người phía sau đều là Luyện Khí tầng sáu.

Mặc dù đều là khí cơ phù phiếm, linh lực hỗn tạp không chịu nổi, nhìn qua đã biết là tán tu, nhưng đúng là tu sĩ.

Đây là có chuyện gì?

Phàm nhân, tu sĩ đi qua cơn mưa đều không sao cả, chẳng lẽ cơn mưa to bên ngoài chỉ đối phó với mấy thứ không có hình thể thực chất như U Hồn?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày.

Sau khi thấy ba người đi vào bên trong đưa mắt nhìn quanh, hắn không muốn xảy ra chuyện vào lúc này liền nhìn sang chỗ khác, chỉ âm thầm cảm ứng.

Thấy sau khi ba người kia đánh giá một vòng đều tỏ vẻ ngơ ngác.

Đột nhiên, tu sĩ áo bào màu vàng cầm đầu kia cau mày nói: “Xảy ra chuyện gì vậy, không phải chúng ta đã nói đi đường suốt đêm đến phường thị mua đồ cần thiết sao? Vì sao lại đến đạo quán này?”

“Không phải Chu huynh luôn đi ở phía trước sao?” Tu sĩ thiếu niên và tu sĩ lùn ngẩn ngơ, đột nhiên nói, “Chúng ta còn tưởng ngươi đến chỗ này có chuyện khác.”

Tu sĩ áo bào màu vàng cẩn thận nhớ lại, mờ mịt nói: “Vừa rồi ta không nhìn đường, cứ đi về phía trước lại đến đấy.”

Nói xong, ba người cũng nhìn thấy hai nhóm người đang có mặt trong điện.

Một bên là tên võ phu phàm tục bình thường không có gì lạ… Ba người lập tức không có hứng thú nhìn sang chỗ khác.

Một bên khác, dường như là nhà giàu nơi thế tục đi ra ngoài.

Ba người kia cũng chỉ nhìn lướt qua Kế Hữu Trung và rất nhiều hộ vệ.

Ngược lại đại tiểu thư Kế gia được bọn họ bao bọc vào giữa đang độ tuổi mười lăm mười sáu, trẻ trung xinh xắn lại khiến đôi mắt bọn họ hơi sáng lên.

Nữ tử thế tục có sắc đẹp thế này đã là hiếm thấy.

Nghĩ vậy, ba người nhìn nhau cười, tu sĩ thiếu niên kia nói trước: “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, những ngày gần đây chúng ta đi đường suốt đêm cũng đã vất vả. Đã vậy, không bằng ở lại nơi này nghỉ ngơi một chút.”

Tu sĩ áo bào màu vàng và tu sĩ lùn ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, sau đó ba người đi thẳng đến dãy bồ đoàn dài được đặt ngay ngắn dưới điện thờ để ngồi nghỉ ngơi.

Bùi Lăng coi như không thấy tình cảnh này, ở bên Kế gia, Kế Hữu Trung, tiểu thư và nô tỳ còn tốt, bọn họ đều là phàm nhân chưa từng tập võ, cảm giác có hạn.

Nhưng mấy tên hộ vệ kia, nhất là đội trưởng dẫn đầu đám hộ vệ lại lông tóc dựng đứng, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.

Hắn ta cảm nhận được một luồng nguy hiểm tràn trề khó mà địch nổi từ ba người kia!

Dường như chỉ cần đối phương muốn, có thể tiện tay bóp chết toàn bộ bọn họ!

Bởi vậy, từ đầu đến cuối hắn ta không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh!

Hiện tại thấy ba người kia không có ý ra tay, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo toàn là mồ hôi lạnh.

Sau đó, ba bên không can thiệp vào chuyện của nhau, chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng hít thở.

Bùi Lăng bắt đầu tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , bây giờ đang có người ngoài, hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện không may bất cứ lúc nào, vì vậy không để hệ thống ủy thác, mà tự mình tu luyện.

Vào lúc này, ba tên tán tu kia cũng ngồi xuống bắt đầu điều tức, khôi phục sự mệt mỏi vì đi đường.

Ngoài điện, cơn mưa to như thác đổ không hề có ý dừng lại.

Theo tiếng mưa rơi ào ào, sắc trời dần trở nên ảm đạm.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã là bóng đêm tràn ngập, trong toàn bộ đạo quán càng mờ tối không rõ.

Sau khi ánh nến hai bên dần tắt, chỉ còn vài hương nến có thể soi sáng ra khoảng cách một tấc vuông, nguồn sáng duy nhất có tác dụng là đống lửa mà đám người Kế gia đang ngồi vây quanh.

Chỉ là, dù Bùi Lăng hay là ba tên tán tu kia đều có tu vi trong người, đều có thể nhìn thấy mọi thứ không khác gì bình thường.

Bởi vậy đều không quan tâm trời tối.

Thấy thế, tên đội trưởng hộ vệ Kế gia kia đột nhiên nói nhỏ: “Quản sự, đại tiểu thư, chắc chắn lão phu nhân ở nhà đang rất nhớ mong đại tiểu thư, chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đi nhanh thôi!”

Vốn đại tiểu thư Kế gia đang buồn ngủ, nghe vậy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía đội trưởng hộ vệ.

Vừa rồi bọn họ đi vào đạo quan là vì tránh mưa, bây giờ cơn mưa càng rơi càng to, sắc trời đã tối, vừa rồi không đi, sao lúc này lại vội vàng rời đi?

Nàng cau mày, mặc dù không nói gì nhưng cũng thể hiện ra vẻ không đồng ý.

Ngược lại, Kế Hữu Trung biết đội trưởng hộ vệ này trung thành với Kế gia, sẽ không nói vớ vẩn, nên nghiêng đầu tỏ vẻ hỏi thăm.

Đội trưởng hộ vệ không giải thích, mà nhìn về phía Bùi Lăng và ba tên tán tu kia, sau đó lại nhìn về phía đại tiểu thư nhà mình.

Chương 517: Ra tay (1)

Thấy thế, Kế Hữu Trung như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó khiến sắc mặt trắng bệch.

Thế gian này không yên ổn, dù Kế gia bọn họ không có người nhập đạo, chỉ là gia tộc thế tục bình thường, lại nghe qua rất nhiều chuyện yêu quỷ.

Lúc này, đạo quan được xây ở nơi rừng núi hoang vu, vốn là nơi dễ dàng sinh ra tinh quái như trong thoại bản.

Hai đội ngũ lần lượt tiến vào trước và sau bọn họ, hình như từ khi ngồi xuống đã không động đậy nữa!

Vào lúc này sắc trời đã tối, đối phương lại không có ý đến gần nơi sáng đèn, điều này rất không thích hợp!

Thậm chí cẩn thận để ý, lúc này trong điện không vang lên tiếng động gì ngoại trừ tiếng mưa rơi ở bên ngoài, tất cả tiếng động dù là tiếng đống lửa thiêu đốt hay là tiếng hít thở, tiếng quần áo xột xoạt đều phát ra từ chỗ đám người bọn họ.

Rất lâu rồi không nghe thấy tiếng hít thở của hai bên kia…

Thế là, Kế Hữu Trung lập tức đứng dậy, nói nhỏ: “Đúng là lão phu nhân có thúc giục, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Tất cả đứng lên, chúng ta lập tức lên đường!”

Đại tiểu thư Kế gia nghe vậy, mặc dù khá bất nhờ nhưng hiển nhiên nàng đã được dặn dò từ trước, lúc đi ra ngoài phải nghe lời quản sự và đội trưởng hộ vệ.

Vì vậy không hề phản đối, mà phối hợp đứng lên trước tiên.

Thấy thế, những người khác không dám dị nghị gì, đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đội mưa đi đường ngay trong đêm.

Ngay lúc này, tu sĩ lùn trong ba tên tán tu kia đột nhiên mở mắt ra, âm trầm nói: “Chư vị, sắc trời đã tối, cơn mưa rào như trút nước, cần gì vội vã khởi hành như vậy?”

Nghe vậy, trong lòng Kế Hữu Trung và đội trưởng hộ vệ đều trầm xuống, Kế Hữu Trung vội mỉm cười làm lành: “Đa tạ tôn giá nhắc nhở, chỉ là lão phu nhân ở trong nhà nhớ mong, không dám chậm trễ. Hơn nữa, tệ xá ở ngay gần đây, chỉ đi một lát là đến.”

Đội trưởng hộ vệ không nói một câu nào, bảo vệ đại tiểu thư, âm thầm bước nhanh ra ngoài.

Ngay lúc một đoàn người sắp đi đến cửa lớn đại điện, tu sĩ lùn kia mỉm cười quái dị, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một đoàn quỷ hỏa màu xanh to bằng chậu rửa mặt đột nhiên đập xuống trước cửa!

Oanh!

Quỷ hỏa rơi xuống đất nhanh chóng hình thành một bức tường lửa cháy hừng hực, chặn đường đi của rất nhiều phàm nhân.

“Tiên, Tiên sư?!”

Cả đoàn người Kế gia thay đổi sắc mặt, chỉ có Tiên sư nắm giữ thuật pháp mới có thể lấy ra thủ đoạn thần diệu như vậy.

“Tiểu nữ tử Kế Sương Nhi gặp qua ba vị Tiên sư.” Đại tiểu thư Kế gia không dám thất lễ, vội vàng tiến lên hành lễ.

Trong lòng Kế Hữu Trung và đội trưởng hộ vệ đều nặng nề, lại không thể không khom lưng chào hỏi theo.

Xem ra ba người này không phải tà ma quỷ vật, chỉ là… Lúc này ngăn cản bọn họ rời đi, e rằng…

Còn chưa suy nghĩ xong, lại nghe tu sĩ lùn kia mỉm cười quái dị, nói: “Kế Sương Nhi? Cái tên này rất hay. Nhà người đã ở gần đây, đêm khuya mưa lớn thế này, sao không để tu sĩ trong nhà ngươi đến đón? Đỡ phải để một người xinh đẹp như ngươi lãng phí thời gian ở đây?”

Kế Hữu Trung nghe vậy giật mình, đang muốn mở miệng trả lời thay, trong cổ lại bị siết chặt không thể phát ra tiếng nào.

Kế Sương Nhi tuổi vừa mười sáu, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng đâu dám lừa gạt Tiên sư, lập tức nói chi tiết: “Trên dưới tệ xá đều tư chất yếu kém, không ai nhập đạo.”

Nghe vậy, Kế Hữu Trung như rơi vào hầm băng.

Ba tên tán tu kia lại nhìn nhau cười, vẻ mặt thoải mái.

Trong nhà không có người nhập đạo?

Vậy có nghĩa, đây là một đại tiểu thư gia tộc phàm nhân bình thường?

Vậy bọn họ yên tâm rồi.

Thế là, tu sĩ lùn vỗ tay cười nói: “Tư chất yếu kém có gì quan trọng? Nhiếu nhất chỉ là tốc độ tu hành chậm hơn chút mà thôi, vì sao không thể nhập đạo? Ta thấy ngươi cũng là một hiền tài, chắc chắn tư chất cũng không kém quá nhiều. Vậy đi, hôm nay gặp mặt là có duyên, ta sẽ nhận ngươi làm nữ đệ tử, truyền thụ diệu pháp vô thượng cho ngươi, thế nào?”

“Điều này…” Mặc dù Kế Sương Nhi không có kinh nghiệm nói chuyện với người ngoài, nhưng phát hiện ánh mắt đối phương háo sắc đánh giá mình từ trên xuống dưới, vô thức cảm thấy không thích hợp, mỉm cười khéo léo từ chối, “Đa tạ Tiên sư quan tâm, chỉ là trong nhà tiểu nữ còn có phụ mẫu trưởng bối cần hầu hạ, hơn nữa năm trước đã đính hôn, mấy ngày nữa sẽ xuất giá…”

Tu sĩ lùn nghe vậy sầm mặt lại, đang định nổi giận, tu sĩ thiếu niên lại cười hì hì ngăn cản hắn ta, lại nói với Kế Sương Nhi: “Vị tiểu thư này, phải biết thời thế ngày nay loạn lạc khắp nơi. Ngươi là nữ lưu yếu đuối, lúc đi ra ngoài luôn phải làm phiền người khác. Cứ thế mãi, đừng nói hầu hạ phụ mẫu trưởng bối, không gây họa cho phụ mẫu trưởng bối đã tốt lắm rồi.”

“Sao không nắm bắt cơ hội được Phan huynh ban thưởng, cầu chân vấn đạo, từ nay bước lên con đường trường sinh, vừa có thể che chở gia tộc vừa có thể giữ được thanh xuân?”

Sắc mặt Kế Sương Nhi trắng bệch, vô thức né tránh ánh mắt cười như không cười của hắn ta, khẽ nói: “Tiểu nữ tự biết tầm thường, không ôm chí lớn, không dám mơ tưởng hão huyền, chỉ muốn sớm chiều yên ổn, hầu hạ phụ mẫu trưởng bối, ngày sau cử án tề mi với phu quân, nhi nữ bên cạnh, đã là may mắn của đời này… Cô phụ kỳ vọng của Tiên sư, kính xin Tiên sư rộng lượng đừng so đo với hạng nữ lưu.”

Chương 518: Ra tay (2)

Nói xong, nàng “bịch” một tiếng run rẩy quỳ xuống.

Đám người Kế Hữu Trung thấy thế đều thầm than thở, mặc dù trong lòng biết hiệu quả không lớn nhưng cũng quỳ rạp xuống theo, khẽ khàng năn nỉ.

Thấy thế, nụ cười của tu sĩ thiếu niên kia không thay đổi, nói: “Sở dĩ nữ hài tử như ngươi có suy nghĩ này, cũng vì lớn lên trong gia đình phú quý, ra vào có người hầu hạ bên cạnh, vì vậy không biết sự khổ sở nơi phàm tục, tất nhiên cũng không hướng tới sự tiêu diêu tự tại của Tiên gia.”

Lúc nói chuyện, hắn ta đột nhiên ra tay, một đạo phong nhận đột nhiên chém ra, cười gằn nói, “Vậy cũng không sao cả, chờ lão tử giết sạch người bên cạnh ngươi, tất nhiên ngươi sẽ biết, không bái sư sẽ chết!”

Phong nhận gào thét mà ra!

Đây chỉ là một đạo phong nhận bình thường, nhưng đối thủ đều là mấy phàm nhân không có tu vi, dù những hộ vệ kia cũng là người tài giỏi một phương ở nơi thế tục, nhưng cộng lại cũng không ngăn được!

Tu sĩ thiếu niên hài lòng nhìn sự sợ hãi và oán giận trong mắt đám người Kế gia, ngay lúc hắn ta đang chờ đợi đóa hoa máu phóng lên tận trời trong dự đoán, ngay sau đó…

Ầm.

Phong nhận khó khăn lắm mới chạm đến cổ Kế Hữu Trung, đột nhiên bị một đạo khí kình đánh trúng từ bên cạnh, lập tức biến mất.

Ngay cả dư kình cũng không làm lay động sợi tóc của Kế Hữu Trung.

Đầu tiên ba tên tán tu đều khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Ai?!” Thiếu niên tu sĩ lập tức quát hỏi.

Hắn ta còn không phát hiện là ai ra tay!

Vào lúc này, trong góc hẻo lánh mờ tối, Bùi Lăng chậm rãi thu hồi hai ngón tay, hắn không sử dụng thuật pháp, vừa nãy chỉ tùy ý bấm tay bắn ra một sợi kình khí, đã tùy tiện đánh nát Phong Nhận thuật của tu sĩ thiếu niên kia.

“Đừng gây chuyện, ta không muốn thấy máu.” Thấy đối phương quát hỏi, Bùi Lăng cũng không muốn che giấu nữa, lạnh lùng nói.

Sở dĩ hắn ra tay, không chỉ vì cứu tính mạng một đám phàm nhân, càng quan trọng hơn trong Bồng Doanh quan này rất quỷ dị, đến nay còn chưa rõ nội tình.

Ai biết vì có người đột tử ngay tại chỗ, sẽ xảy ra đủ loại biến hóa khó giải quyết hay không?

Hiện tại hắn chưa đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, cũng chưa tìm được dấu vết để lại, chỉ không muốn đối đầu với quỷ dị trong quan nhanh như thế.

Nghe vậy, ba tên tán tu và một đám người Kế gia đều rối rít nhìn về phía Bùi Lăng.

Chỉ là vị trí của Bùi Lăng không có đèn đuốc chiếu sáng, Kế gia toàn là phàm nhân, nhìn thế nào cũng không thấy rõ lắm.

Ngược lại ánh mắt của ba tên tán tu kia không bị bóng tối cách trở, đều nghi ngờ nhìn về phía Bùi Lăng.

“Tôn giá cũng là người trong tu hành?” Một lát sau, tu sĩ áo bào vàng cầm đầu dò hỏi.

Bọn họ không hề nhìn ra Bùi Lăng có tu vi trên người.

Nếu không phải đạo khí kình vừa rồi quá dọa người, bọn họ căn bản không nghĩ Bùi Lăng cũng là tu sĩ.

Dù sao, đối phương không chỉ có khí tức yếu ớt gần như bằng không, trong tầm mắt cũng không thấy bất cứ thứ gì trữ vật.

Bùi Lăng không trả lời, nhưng quanh người đã từ từ hiện ra từng oan hồn Luyện Khí kỳ.

Ngước mắt nhìn ra, phải hơn trăm con!

Trọng Minh tông có rất nhiều đệ tử tu hành 【 Ngự Quỷ thuật 】 , những oan hồn này đều là chiến lợi phẩm của hắn trong Thi Đấu Ngoại Môn.

Bình thường không có tác dụng gì nhiều, nhưng dùng để uy hiếp đám tán tu này thì thừa sức.

“Quỷ tu!” Sắc mặt ba tên tán tu thay đổi, trong số những oan hồn mà đối phương gọi ra, có vài con chỉ là Luyện Khí trung kỳ, nhưng cũng có một phần tu vi còn cao hơn bọn họ!

Hơn nữa, số lượng này… Một khi ra tay, ba người bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào!

Nhận ra được điều đó, ba tên tán tu lập tức đứng dậy: “Đạo hữu, là chúng ta lỗ mãng, mong đạo hữu thứ lỗi.”

Sau khi tu sĩ áo bào vàng kia khom lưng nhận lỗi, lại gượng cười nói: “Chúng ta muốn đến một khu phường thị gần đây, vốn cũng không muốn ở lại lâu, bây giờ làm phiền đến đạo hữu, trong lòng cũng hơi lo lắng.”

“Vậy ta xin cáo lui.”

Nói xong, lập tức muốn rời đi.

Nhưng Bùi Lăng lại lắc đầu, lạnh lùng nói: “Tất cả ngồi về chỗ cũ, các ngươi không thể ra được Bồng Doanh quan này!”

Nghe vậy, sắc mặt ba tên tán tu thay đổi, sau khi nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng cũng không dám đắc tội Bùi Lăng, đành phải đàng hoàng ngồi về chỗ cũ.

Cùng lúc đó, mặc dù không thấy bóng dáng Bùi Lăng, lại thấy được từng hình bóng oan hồn lay động trong bóng tối, không biết là có bao nhiêu, sắc mặt đám người Kế gia trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, thậm chí bàn tay đang cầm binh khí cũng không nhịn được run rẩy.

Trong chốc lát, không biết nên tiếp tục yên lặng theo dõi sự thay đổi, hay là nhân cơ hội này xông ra cửa điện, rời khỏi nơi này!

Lúc này, Kế Sương Nhi bị Kế Hữu Trung đẩy một cái lập tức hiểu ra, vào thời khắc sống chết Bùi Lăng đã cứu giúp bọn họ, hiển nhiên trong lòng cũng có ý tốt. Hơn nữa, vị Tiên sư này chưa từng làm khó bọn họ, dù sao cũng đáng tin hơn ba tên Tiên sư kia.

Lúc này nàng to gan tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, run rẩy nói: “Đa tạ Tiên sư vừa ra tay, nhưng tổ mẫu trong nhà thật sự nhớ mong tiểu nữ, không biết Tiên sư có thể cho ta rời đi trước không?”

Chương 519: Thiếu một người (1)

“Không được!” Bùi Lăng kiên quyết trả lời, “Quay về chỗ cũ của các ngươi, không được ta cho phép thì không được tùy tiện đi lại.”

Thái độ của hắn ngang ngược, không hề có ý giải thích.

Vừa rồi hắn đã tổn thất hai oan hồn, hiện tại những phàm nhân này rời đi, chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.

Hơn nữa, nếu vì vậy khiến đạo quan này có biến hóa gì, chẳng phải sẽ liên lụy cả mình sao?

Thấy thế, Kế Sương Nhi thay đổi sắc mặt, Kế Hữu Trung cũng thầm than một tiếng, khẽ nói: “Đều nghe theo Tiên sư đi, quay về.”

Đám phàm nhân bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào khi đối mặt với Tiên sư!

Thấy Kế gia nghe lời, Bùi Lăng thu hồi tất cả oan hồn, tiếp tục tu luyện.

Trong điện bình tĩnh lại, nhưng lúc này dù là đoàn người Kế gia hay là ba tên tán tu kia đều như ngồi trên bàn chông.

Lại sau một lúc lâu, bên ngoài cửa điện lại vang lên tiếng động.

Tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn.

Lại thấy hai người một nam một nữ sóng vai đi vào trong điện.

Nam tử khoảng bốn năm mươi tuổi, khuôn mặt vuông vắn không giận tự uy, trên mặt có một chòm râu ngắn, mặc một bộ đạo bào gấm xanh, khí tức quanh người dao động, mặc dù hỗn tạp không thuần lại hơi thâm hậu, rõ ràng là một tán tu Kết Đan kỳ!

Nữ tử bên cạnh hắn ta có tuổi nhưng vẫn quyến rũ, lông mi cong mắt đẹp, mặc dù ở trong sơn dã lại không ngại phiền phức mặc một bộ cung trang năm màu cực kỳ phức tạp, chải Song Đao Kế, cài trâm tóc loan điểu ngậm châu ngọc. Lúc nàng nhìn quanh mơ hồ mỉm cười có vẻ rất thân thiện, nhưng pháp lực lưu chuyển như triều như tịch, cũng là một tán tu Kết Đan kỳ!

Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ nhíu mày.

Sau khi hai tên tu sĩ Kết Đan này đi vào cũng tỏ ra nghi ngờ, rõ ràng bọn họ muốn đến một chỗ khác, sao đột nhiên lại đi vào đạo quan này?

Nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm thấy đã đến đây rồi, không ngại tạm thời ở lại qua một đêm.

Thế là, bọn họ tùy ý nhìn ba nhóm người ở trong điện.

Thấy chỉ có một đám phàm nhân, ba tên Luyện Khí, ngược lại tu sĩ thiếu niên đi một mình ngồi trong góc có chút bản lĩnh che giấu khí tức, nhưng lấy tu vi Kết Đan kỳ của bọn họ, sau khi vận chuyển tham tra chi thuật, nhanh chóng phát hiện, cảnh giới của hắn nhiều nhất sẽ không vượt quá Trúc Cơ hậu kỳ…

Một tiểu bối Trúc Cơ.

Hai tên tu sĩ Kết Đan tự thấy cũng chỉ tiện tay đối phó mà thôi, nhanh chóng đưa ra kết luận: Hiện tại trong đạo quán này không có bất kỳ nhân vật đáng chú ý nào.

Lập tức không coi ai ra gì đi đến phía trước hai bồ đoàn trống không, ngồi xếp bằng xuống, lại lấy ra bàn trà, bộ đồ uống trà từ trong túi trữ vật, dường như dự định giải trí một chút.

Lúc này, vốn ba tên tán tu Luyện Khí đã sợ hãi mất hồn vì Bùi Lăng, đột nhiên thấy hai người đến có khí tức thâm trầm, mỗi một hành động đều hàm chứa uy thế, dù sắc mặt nữ tu kia hòa ái như bình dị dễ gần, nhưng lúc đối mặt cũng khiến người ta vô thức thấy nhát gan, không dám lỗ mãng, càng thêm sợ hãi.

Ba người cũng không dám thở mạnh, cứng đờ ngồi nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm.

Mặc dù một đoàn người Kế gia không nhìn ra hai người mới tới là Kết Đan, nhưng cũng lo lắng thỉnh thoảng nhìn trộm về phía Bùi Lăng ở trong góc, lại nhìn màn mưa ở ngoài phòng, đứng ngồi không yên như kiến bò trên chảo nóng.

Bùi Lăng cũng đề phòng cao độ, bàn tay vẫn luôn đặt trên chuôi đao Cửu Phách Đao.

“Ùng ục ùng ục…”

Tiếng nước sôi vang lên trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hiện tại, người thoải mái nhất là hai tên tu sĩ Kết Đan này, thậm chí bọn họ còn rảnh rỗi bấm niệm pháp quyết nhóm lửa, pha trà ngay tại chỗ.

Không lâu sau, hai người nấu xong, hương trà bay bốn phía.

Tu sĩ Kết Đan kỳ, dù là tán tu không đáng giá nhắc đến với chín môn phái lớn, nhưng ở bên ngoài chín phái lớn đã đủ làm lão tổ một phương.

Mặc dù phẩm chất lá trà mà hai người này dùng không được tính là đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là đồ vật cấp độ Kết Đan, không tự mình uống thử, chỉ ngửi được hương trà cũng khiến mọi người cảm thấy vui mừng!

Chỉ có Bùi Lăng khẽ nhíu mày, bình tĩnh nín thở.

Dù sao, ai biết hai người này đi nhầm hay là quỷ dị?

Dù đi nhầm cũng không thể đảm bảo bọn họ không động tay động chân trong hương trà!

Chỉ có một mình hắn đề phòng, lúc đầu ba tên tán tu Luyện Khí kỳ và đám người Kế gia cũng rất căng thẳng, nhưng theo thời gian trôi qua, nhất là hai tên Kết Đan kia lại có nhã hứng như vậy.

Sau khi pha trà còn lấy ra một số linh quả bánh ngọt thoải mái hưởng dụng, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, đều nói đến một ít tin đồn nhàn hạ thú vị, thậm chí có vài việc còn hơi buồn cười giải trí.

Tỳ nữ của đại tiểu thư Kế gia kia tuổi nhỏ ngây thơ, thậm chí nghe đến tập trung suýt nữa bật cười, bởi vì sợ bị quản sự trách phạt, cuống quít đưa tay che miệng mới nhịn xuống được.

Trải qua mấy việc chen vào như thế, bầu không khí trong điện vốn rất căng thẳng, lập tức dịu đi nhiều.

Nhất là hai tên Kết Đan trò chuyện một chút, nữ tu kia đột nhiên nói: “Sắc trời đã muộn, mặc dù chúng ta không ngại nhưng cũng không đẹp lắm.”

Chương 520: Thiếu một người (2)

Vừa nói xong đã thấy nàng lấy ra một chiếc đèn lồng bích sa từ trong túi trữ vật, tiện tay để xuống đã lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh chiếu sáng.

Thoạt nhìn cái đèn lồng này không khác gì đèn nơi thế tục, nhưng ánh sáng bên trong nhu hòa lại sáng tỏ, gần như chiếu sáng toàn bộ đại điện. Vốn mọi người đang tụ lại trong chốn âm u thâm trầm, lại lập tức sáng ngời!

Ánh đèn của nữ tu chiếu lên khuôn mặt Kế Sương Nhi và tỳ nữ, lại càng xinh đẹp rung động lòng người.

Trước mắt một đoàn người Kế gia lập tức sáng ngời, trong lòng đều thả lỏng.

Chỉ cảm thấy trong lòng yên tâm hơn chút.

Chí có Bùi Lăng khẽ nhíu mày.

Hắn luôn cảm thấy trạng thái của hai tên Kết Đan này hơi không đúng.

Đúng là nhìn bên ngoài, bây giờ trong điện không có cái gì có thể uy hiếp bọn họ.

Vì vậy đều thả lỏng hơn chút, hành động tùy tiện một chút cũng là điều có thể hiểu được.

Nhưng vấn đề là, lúc hai tên Kết Đan này vừa xuất hiện đã tỏ ra ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không có ý định đến Bồng Doanh quan.

Thông thường, trong tình huống này dù không xoay người rời đi, sau khi ở lại cũng nên có chút đề phòng, hoặc ít nhất cũng hơi lo nghĩ.

Nhưng biểu hiện của bọn họ thật sự quá thoải mái.

Đương nhiên, cũng có thể trong lòng hai tên tán tu Kết Đan này đã lo lắng, chỉ cố ý làm thế.

Bùi Lăng suy nghĩ một chút, tiếp tục vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Bởi vì những ngày qua hắn đã vững chắc ở Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong, hiện tại cũng không hề tiết kiệm Vô Mộng Tán, dù không có hệ thống ủy thác, sau khi nước đến chân mới nhảy một lần cũng đã sắp đột phá!

Thời gian dần trôi qua, tiếng mưa rơi ngoài điện càng lúc càng lớn.

Thậm chí tiếng nói chuyện của hai tên tán tu Kết Đan kia cũng bị che mất.

Chỉ có thể thấy bờ môi bọn họ khép mở vẫn đang trò chuyện, nhưng nếu không thi triển thuật pháp chỉ nghiêng tai lắng nghe, trong tai chỉ nghe thấy toàn tiếng sấm ù ù.

Đột nhiên, một đạo kinh lôi nổ vang!

Trong tiếng gào thét dày đặc như vạn ngựa chạy đi, cơn gió mạnh cuốn vào từ cửa điện, thổi hương nến hai bên chập chờn một lúc lâu!

Cũng may, mặc dù đèn lồng lụa lơ lửng ở giữa không trung cũng bị thổi đến lắc lư một trận, nhưng tia sáng bên trong lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Vì vậy đám người chỉ nhìn thẳng ra ngoài phòng, không hề để ý.

Bùi Lăng còn đang tiếp tục đột phá, đột nhiên khóe mắt liếc qua để ý đến bên Kế gia hơi rối loạn.

Hắn lập tức dừng tu luyện, nắm chặt Cửu Phách Đao, trầm giọng quát hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Kế Hữu Trung đang vô cùng hoảng sợ, nghe thấy giọng nói Bùi Lăng vang lên ngay bên tai, cũng không quan tâm vừa rồi còn oán trách vì bị hắn ngăn lại không cho đi, vội vàng nói: “Tiên sư, chỗ chúng ta có người mất tích!”

Sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, hắn lập tức đứng lên, cầm theo Cửu Phách Đao sải bước đi đến bên cạnh đống lửa của đám người Kế gia.

Một, hai, ba, bốn… Tám, chín, chín phàm nhân!

Bùi Lăng nhớ rõ, lúc đám người Kế gia đi vào điện tránh mưa, tính cả đội trưởng hộ vệ là bảy người, ngoài ra thêm Kế Sương Nhi, Kế Hữu Trung và tỳ nữ là vừa đủ mười người.

Nhưng bây giờ dù đếm thế nào cũng chỉ có chín người.

Trong lòng hắn trầm xuống, hỏi: “Người biến mất là ai? Tên là gì, dáng vẻ ra sao?”

Kế Hữu Trung vội nói: “Tên…”

Mới nói được một chữ, ánh mắt hắn ta đã trở nên hơi hoảng hốt, chợt mờ mịt nhìn quanh, “Đúng là chúng ta thiếu mất một người, nhưng thiếu ai chứ?”

Kế Sương Nhi cũng tỏ ra ngơ ngác mơ hồ: “Thiếu ai? Ta, Tiểu Hà, có Trung thúc, còn có Kế Vũ… A Lục, thiếu mất ai nhỉ? Sao ta nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được.

Tất cả những việc mà chủ tử không nhớ nổi, sẽ có nô tỳ giúp đỡ nhỡ kỹ… Kế Sương Nhi lập tức nhìn sang nha hoàn Tiểu Hà.

Khuôn mặt nha hoàn tên là Tiểu Hà lộ ra vẻ do dự, im lặng suy nghĩ một lúc mới lúng túng nói: “Tiểu tỳ… Tiểu tỳ không nhớ rõ!”

Thấy thế Kế Hữu Trung vội vàng hỏi những người khác.

Nhưng đám hộ vệ còn lại của Kế gia đều trả lời giống nhau, bọn họ đều phát hiện thiếu mất một tên đồng bạn.

Nhưng rốt cuộc thiếu người nào, lại làm thế nào cũng không nhớ nổi!

Con ngươi Bùi Lăng hơi co lại.

Vừa rồi hắn ngồi cùng một điện với người Kế gia, mặc dù đôi bên tự mình chiếm cứ một góc đại điện, nhưng khoảng cách này căn bản không có bất kỳ trở ngại nào với tu sĩ Trúc Cơ.

Hơn nữa, lúc người Kế gia tiến vào đại điện, đôi bên còn từng giằng co một lúc.

Lúc ấy, vì lý do cẩn thận, Bùi Lăng đặc biệt dùng 【 Linh Mục thuật 】 cẩn thận kiểm tra tất cả mọi người!

Với tu vi của hắn, vừa trôi qua chút thời gian thế nào, theo lý hoàn toàn có thể nhìn từ những người còn lại của Kế gia để suy đoán ra người mất tích là ai, là nam hay nữ, dáng vẻ cụ thể… Nhưng hắn lại giống hệt những phàm nhân này, lúc nhớ lại không có chút ấn tượng nào!

Thậm chí nhớ lại thêm một lát nữa, Bùi Lăng bắt đầu nghi ngờ ký ức của mình: Lúc Kế gia tiến vào, rốt cuộc là chín người hay mười người?

Hình như vốn chỉ có chín người?

Lúc hắn tập trung suy nghĩ, hai vị tán tu Kết Đan vốn đang pha trà thưởng thức nghe xong từ đầu tới cuối cũng cau mày.

Chương 521: Không có Lam Kha thành?

Tất nhiên sự sống chết của một phàm nhân không quan trọng với bọn họ.

Nhưng phàm nhân này lại mất tích một cách khó hiểu ngay trước mặt bọn họ, với tu vi và thực lực của hai người, dù lúc ấy không đặt tâm tư lên những phàm nhân này, lại không hề phát hiện chút nào cũng đủ để thấy sự kỳ quặc của việc này!

Nghĩ tới đây, nam tu Kết Đan kia mở miệng nói: “Phàm nhân yếu đuối rất dễ bị mê hoặc tâm chí, hỏi thăm bọn họ cũng chỉ phí công.”

“Đám tiểu bối các ngươi có phát hiện gì không?”

Nghe vậy, ba tên tán tu Luyện Khí kỳ kia không dám thất lễ, tên tu sĩ áo bào màu vàng cẩn thận trả lời: “Bẩm tiền bối, chúng ta cũng vừa đến không lâu, vốn không quen biết những phàm nhân này. Sau khi nhập điện cũng chỉ giao lưu với đồng đạo, không nói chuyện nhiều với bọn họ. Vì vậy, lúc đầu những phàm nhân này có bao nhiêu người, thiếu ai… Chúng ta thật sự không biết.”

Hai tên tán tu Kết Đan kia nghe vậy nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nói: “Chắc thiếu một tên hộ vệ bình thường, nhưng ta không thể nhớ ra là ai.”

Ngay sau đó hắn lại nói tiếp, “Ngoài ra, e rằng mục đích ban đầu của đám người chúng ta đều không phải Bồng Doanh quan.”

“Nhưng bây giờ không hiểu sao đều đi đến đây.”

“Xem ra nơi đây có điều kỳ quái, e rằng không đơn giản.”

Nói xong, Bùi Lăng bình tĩnh đánh giá hai tên tán tu Kết Đan kia.

Bồng Doanh quan này quỷ dị, vô cùng hung hiểm.

Mặc dù được Lệ sư tỷ coi trọng, có lẽ Cửu A Lệ thị sẽ không lấy ra một tình thế chắc chắn phải chết để lừa gạt hắn, nhưng hào môn đỉnh phong trong Tu Chân Giới đưa ra thử thách, nghĩ cũng biết nhất định đến gần điểm cực hạn của hắn.

Làm không tốt sẽ thất bại trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội với vị trí Thánh Tử!

Hiện tại, không nói đến những người khác trong điện, biết đâu hai tên tán tu Kết Đan này có thể giúp đỡ một chút, lại đáng giá nhắc nhở một hai…

Nghe nói thế, hai tên tán tu Kết Đan kia lập tức dừng lại.

Hai người nhìn nhau dường như nhớ lại tình hình khi tiến vào đạo quan trước mặt, sau đó, cả hai đều thay đổi sắc mặt: Không sai, không hiểu sao bọn họ lại đi đến đây!

Thậm chí trước khi Bùi Lăng mở miệng nhắc nhở, cũng chưa từng phát hiện có cái gì không đúng!

Nhận ra được điều ấy, nam tu Kết Đan kia lập tức quay sang nhìn về phía Bùi Lăng, trầm giọng hỏi: “Tiểu bối, ngươi tiến vào thế nào?”

“Vốn ta muốn đến Lam Kha thành cách Bồng Doanh quan không xa.” Bùi Lăng nói chi tiết, “Nhưng cứ đi về phía trước chợt thấy cửa lớn Bồng Doanh quan lại coi đây như Lam Kha thành, sau khi đi vào mới như tỉnh lại từ trong mộng.”

Nghe vậy, ba tên tán tu lập tức nghi ngờ nhìn về phía Bùi Lăng.

Không đợi Bùi Lăng ý thức được ý nghĩa của hành động này, đã thấy nam tu Kết Đan kia nhướn mày, nói: “Bản tọa nhớ kỹ, chỉ có tòa đạo quan này nằm trong núi sâu, xung quanh căn bản không có thành trì gì!”

Không có thành trì?!

Sao có thể!

Trong lòng Bùi Lăng đột nhiên nhảy lên một cái, nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã thấy tên nam tu Kết Đan kia lại hỏi ba tên tán tu: “Ba người các ngươi đi vào như thế nào?”

Ba tên tán tu kia vội vàng nói: “Hồi tiền bối, ba người vãn bối đi đường suốt đêm, muốn đến phường thị gần đây bán chút dược liệu, nhưng lúc đi ngang qua Bồng Doanh quan này, chẳng biết tại sao lại mơ hồ tiến vào…”

Vẻ mặt hai tên tu sĩ Kết Đan không thay đổi, lại nhìn về phía một đoàn người Kế gia: “Các ngươi thì sao?”

“Chúng ta…” Đám người Kế Hữu Trung đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện, đã sớm cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, thậm chí ngay cả tay chân cũng hơi luống cuống.

Lúc này miệng đắng lưỡi khô một lát, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cẩn thận nói, “Chúng ta là quản sự và hộ vệ Kế gia, phụng mệnh lão phu nhân hộ tống đại tiểu thư ra ngoài thăm người thân về nhà. Kế gia ở ngay trong Lam Kha thành! Bởi vì trên đường đi gặp mưa to, sợ đại tiểu thư không chịu đựng nổi, lúc này mới tiến vào tránh mưa.”

Nghe người Kế gia nhắc đến Lam Kha thành, Bùi Lăng thầm thở phào.

Xem ra không phải ký ức của mình xảy ra vấn đề, mà là năm tu sĩ trước mặt có vấn đề!

Hai tên tu sĩ Kết Đan kia càng cau mày chặt hơn, ánh mắt nhìn đám người Kế gia đầy vẻ nghi ngờ, sau khi nhìn xem lại ngạc nhiên phát hiện hình như Kế gia lại thiếu một người!

Cũng như vừa rồi, bọn họ chỉ phát hiện Kế gia thiếu người, nhưng rốt cuộc mất tích như thế nào, thiếu người nào, lại không phát hiện được chút nào!

Lúc này, Bùi Lăng cũng phát hiện Kế gia chỉ còn lại tám người, mà hắn cũng không phát hiện bất kỳ manh mối gì.

“Chư vị, chúng ta đều để lại tên họ một chút.” Bùi Lăng vừa nói vừa lấy ra một cái ngọc giản trống không.

Xem ra quỷ dị trong này có thể che đậy ký ức.

Vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn chuẩn bị ghi tên của tất cả mọi người vào trong ngọc giản.

Sau đó mặc kệ thiếu đi ai, cũng có thể liếc qua thấy ngay, cũng có thể mang đến cho mình manh mối gì đó.

Nghe vậy, hai tên tán tu Kết Đan chưa đáp lại, ngược lại tu sĩ thiếu niên trong ba tên tán tu Luyện Khí kỳ kia đã nơm nớp lo sợ nói: “Nơi này đã kỳ quặc như vậy, vì sao chúng ta không nhanh chóng rời đi? Vì sao nhất định phải mạo hiểm nán lại đây?”

Chương 522: Có thể giúp đỡ lẫn nhau… (1)

“Không phải ta không muốn rời đi, mà là trước khi các ngươi tiến đến ta đã thử rồi.” Bùi Lăng nhìn hắn ta, giọng điệu bình thản nói, “Đạo quán này chỉ có thể tiến vào chứ không thể ra, bây giờ chúng ta đã bị nhốt ở nơi này.”

Nữ tu Kết Đan vẫn không mở miệng đột nhiên lấy ra một con rối lớn khoảng ngón tay cái từ trong tay áo.

Thoạt nhìn con rối kia như là tác phẩm của người vừa học may vá, làm cực kỳ ẩu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình người.

Nữ tu cầm con rối khẽ tụng niệm vài câu, con rối kia phát ra một tràng tiếng cười lạnh lùng, chợt tránh thoát khỏi tay của nàng, nhảy xuống mặt đất, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài.

Con rối cực kỳ thuận lợi chạy tới đình viện, lại dựa theo sự điều khiển của nữ tu đi ra cửa tròn, vòng qua bức tường đi thẳng đến cửa lớn.

Một lát sau, nữ tu cau mày nói: “Đã đi ra.”

Sau đó nàng và nam tu Kết Đan kia đều nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt khá kỳ quặc.

“Thời gian quá ngắn.” Bùi Lăng bình tĩnh nói.

Nghe vậy, hai tên tu sĩ Kết Đan không nói chuyện, tiếp tục chờ đợi.

Nửa ngày sau, ngay lúc hai người sắp không chờ được nữa, nữ tu kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Không thấy nữa!”

“Không thấy?” Nam tu Kết Đan kia vội hỏi, “Là cái gì ra tay?”

Vẻ mặt nữ tu âm trầm chậm rãi lắc đầu: “Chỉ là không thấy… Sự cảm ứng giữa ta và nó đột nhiên biến mất, không biết có phải bị phá hủy rồi không.”

Đối với điều này, Bùi Lăng tỏ ra rất bình tĩnh, đây vốn là điều nằm trong dự đoán của hắn.

Nếu Bồng Doanh quan này dễ đối phó như vậy, chỉ hai tên tu sĩ Tạp Đan đã có thể đến đi tự nhiên, Cửu A Lệ thị không thể lấy ra để kiểm tra hắn.

Nhưng nhìn những người khác ở bên trong, sắc mặt từng người đều thay đổi!

Dù sao đối với bọn họ, tu sĩ Kết Đan kỳ đã là sự tồn tại không hề tầm thường.

Cả đời phàm nhân bình thường chưa chắc đã gặp được một vị.

Cho dù ba tên tán tu Luyện Khí kỳ kia đi ra ngoài quanh năm suốt tháng, cơ hội có thể nói chuyện với tu sĩ Kết Đan kỳ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Phát hiện được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai tên tu sĩ Kết Đan kỳ không cưỡng ép thử rời đi nữa.

Suy nghĩ một chút, nam tu Kết Đan kỳ kia nhìn quanh một vòng, ra hiệu người Kế gia đến gần: “Các ngươi có tên họ thân phận ra sao, nhanh nói ra đi!”

Nghe vậy ánh mắt sáu tên tu sĩ đều nhìn sang người Kế gia.

Điều này khiến một đám phàm nhân cảm nhận áp lực khó diễn tả được.

Vẫn là Kế Hữu Trung kiến thức rộng rãi, đứng ra vào lúc quan trọng, vừa lau mồ hôi lạnh vừa hành lễ nói: “Tại hạ… Phàm dân… Phàm dân Kế Hữu Trung, là quản sự Kế gia Lam Kha thành.”

Ngay sau đó, đội trưởng hộ vệ nói: “Phàm dân Kế Vũ, đội trưởng hộ vệ Kế gia Lam Kha thành.”

Sau đó là Kế Sương Nhi cũng là đại tiểu thư Kế gia.

Tiếp theo là nha hoàn Tiểu Hà.

Tiếp nữa là đám hộ vệ bình thường, theo thứ tự là…

Chờ đám phàm nhân đều tự giới thiệu xong, nam tu Kết Đan kia liếc nhìn ba tên tán tu Luyện Khí kỳ.

Tu sĩ áo bào vàng kia nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Vãn bối Chu Giao.”

Tu sĩ thiếu niên vô cùng cẩn thận nói: “Vãn bối Tề Ngọc Lang.”

Cuối cùng là tu sĩ lùn ngoan ngoãn nói: “Vãn bối Phan n.”

Bùi Lăng ghi những người này vào trong ngọc giản, sau đó nói: “Vãn bối Trịnh Kinh Sơn, xin hỏi tôn hiệu của hai vị tiền bối?”

Nam tu Kết Đan kỳ kia vuốt ve chòm râu ngắn, nói trước: “Bản tọa nhập đạo nhiều năm, đã sớm đoạn tuyệt phàm trần, không nhắc đến tên họ tục gia. Bởi vì cư ngụ ở Mai sơn, được đồng đạo nâng đỡ gọi một tiếng Tử Mai lão tổ.”

Lại chỉ vào nữ tu kia, “Đây là Tang Giản Tang phu nhân.”

Tất cả mọi người tự giới thiệu xong, Bùi Lăng luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Nghiêm túc nhớ lại một chút, đột nhiên cảm thấy hình như đại điện này nhỏ đi rất nhiều?

Không đợi hắn nói ra vấn đề này, Tang phu nhân đột nhiên “A” lên một tiếng, nói: “Hình như vừa nãy đám phàm nhân này không chỉ có bốn người?”

Hả?

Bùi Lăng lập tức nhìn sang một đoàn người Kế gia, quả nhiên thấy Kế gia chỉ còn lại bốn người.

Chính là Kế Sương Nhi, Tiểu Hà, Kế Hữu Trung và Kế Vũ,

Kế gia không chỉ có bốn người này, nhưng rốt cuộc vừa rồi Kế gia có bao nhiêu người?

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng giật mình, hắn không nhớ rõ lúc đầu Kế gia có tất cả bao nhiêu người!

“Nhanh nhìn ngọc giản.” Tử Mai lão tổ vội vàng nhắc nhở.

Bùi Lăng nghe vậy lập tức xem xét ngọc giản, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện trong ngọc giản lại chỉ có chín cái tên.

Năm người là hai tán tu Kết Đan và ba tán tu Luyện Khí kỳ, bốn người là bốn tên phàm nhân trước mắt.

Thứ mà quỷ dị này có thể che giấu, không chỉ có ký ức của đám người bọn họ?

Sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống: “Tên trong ngọc giản cũng ít đi.”

Sắc mặt Tử Mai lão tổ thay đổi, lập tức nói: “Cho bản tọa nhìn xem.”

Bùi Lăng lập tức ném ngọc giản đến.

Chẳng mấy chốc, Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân đều xem hết ngọc giản, nhưng cũng không thu hoạch được gì giống Bùi Lăng.

“Tiếp tục thế này cũng không phải cách!” Tử Mai lão tổ lập tức nói.

Chương 523: Có thể giúp đỡ lẫn nhau… (2)

“Mặc dù trước mắt vẫn chỉ có phàm nhân mất tích, nhưng nếu bốn phàm nhân còn lại cũng lặng yên không một tiếng động biến mất, sao biết được có đến lượt chúng ta không?”

Lúc đang nói chuyện, dường như cơn mưa to bên ngoài đã mỏi mệt, dần ngừng lại.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức gọi ra mười mấy oan hồn bay ra cửa điện, đi thẳng đến tiền đình!

Cùng lúc đó, Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân cũng tự mình thi triển thủ đoạn, điều động con rối, người giấy đi dò xét tình huống.

Một lát sau, trong lòng Bùi Lăng khẽ động.

Chỉ cần oan hồn bị hắn khống chế đi ra cửa lớn đạo quan, toàn bộ đều không có dấu hiệu nào mà trực tiếp biến mất.

Nhưng không rời khỏi đạo quan chỉ đi qua đi lại trong viện, lại không thấy điều khác thường gì.

Vào lúc này, hiển nhiên hai tên tán tu Kết Đan cũng có được thu hoạch tương tự.

Hai người nhìn nhau, Tang phu nhân lập tức nói: “Người giấy của ta bình yên vô sự, xem ra quỷ dị vừa rồi có liên quan đến cơn mưa.”

“Còn có, hiện tại không thể rời đi từ cửa chính đạo quan.”

“Nhân lúc bây giờ mưa đã ngừng, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm toàn bộ đạo quan một lần, xem có thể tìm được kế sách rời đi hay không.”

Bùi Lăng không hề chậm trễ gật đầu đồng ý.

Hắn dự cảm tiếp tục đợi ở trong tòa đại điện này sẽ càng ngày càng nguy hiểm!

Muốn phá vỡ tình hình, nhất định phải lập tức tìm kiếm manh mối.

Nhất là hắn không giống những người khác, mục đích chủ yếu khi đến Bồng Doanh quan là vì thành tựu Kim Đan nhất phẩm.

Điều quan trọng nhất hiện nay không phải tìm cơ hội rời đi, mà là tìm phần ngộ đạo chi pháp kia!

“Thế nhưng, vì để tránh gặp phải điều ngoài ý muốn, tất cả chúng ta cùng nhau hành động!” Ngay sau đó Tử Mai lão tổ mở miệng nói thêm, “Như thế cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Nghe vậy, tất cả mọi người cũng không có ý kiến gì.

Trong tình huống hiện tại, không ai dám đảm bảo bản thân hành động một mình sẽ không xảy ra chuyện.

Nhất là bốn người Kế gia đều là phàm nhân, không có chút tu vi nào.

Đến hiện tại, thậm chí bọn họ còn ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì!

Bùi Lăng nghe lời này, ánh mắt hơi lóe lên nhưng cũng không nói gì.

Ở trong tông môn âm phủ đã lâu, hắn hiểu rất rõ ý đồ của Tử Mai lão tổ.

Hiện tại, trong tất cả mọi người ở đây hai tên tán tu Kết Đan này có tu vi cao nhất, cùng nhau hành động có nghĩa nếu gặp phải nguy hiểm, những người khác sẽ là pháo hôi thậm chí là khiên thịt của bọn họ…

Thế nhưng, chưa nói đến tình thế ngày hôm nay, phân chia ra sẽ càng nguy hiểm cho ba tên tán tu Luyện Khí kỳ và bốn người Kế gia, một khi vạch trần, e rằng Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân sẽ không bỏ qua cho Bùi Lăng. Như thế không chỉ lãng phí thời gian thăm dò… Chẳng may chút nữa trời lại mưa thì sao?

Vì vậy, Bùi Lăng không nói câu nào gọi oan hồn ra đi trước mở đường, bốn người Kế gia thấy thế lập tức tỏ ra khiếp sợ.

Nhưng sau khi Tử Mai lão tổ lạnh lùng nhìn lướt qua, Kế Hữu Trung vẫn kiên trì giục Kế Sương Nhi đi theo, cả đám đều can đảm đi theo sau lưng oan hồn.

Tiếp theo là ba tên tán tu Luyện Khí kỳ cười to đuổi theo bốn người Kể gia.

Chờ bọn họ cũng rời khỏi cửa điện, Bùi Lăng không cần hai tên tán tu Kết Đan kia thúc giục đã chủ động đuổi theo.

Thấy cảnh này, Tử Mai lão tổ khẽ gật đầu, lúc này mới sóng vai cất bước với Tang phu nhân.

Rời khỏi chính điện, tâm niệm của Bùi Lăng hơi chuyển động, điều khiển oan hồn đi cuối cùng.

Dù sao, tất cả mọi người đều từ cửa lớn đạo quan đi ngang qua tiền đình, vòng qua bức tường, tiến vào cửa tròn, xuyên qua trung đình, sau đó mới tiến vào đại điện của đạo quan.

Hiện tại không thể nói phía trước chắc chắn không có vấn đề, nhưng lúc Bùi Lăng tiến vào cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến ngộ đạo chi pháp, đương nhiên lúc này sẽ ưu tiên cân nhắc những nơi mình chưa đi qua.

Hai tên Kết Đan chú ý đến phương hướng, nhưng cũng không nói gì.

Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy, ở tiền viện không thể có phương pháp rời đi.

Hơn phân nửa bí mật quỷ dị trong tòa đạo quan này được giấu ở đằng sau.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi dọc theo tường ngoài đại điện qua chính điện, thiền điện, rẽ qua góc tường một cái, trước mắt là một con đường hẻm đặt rất nhiều bồn hoa, trồng đủ loại cây cỏ.

Vào lúc này, hoa nở rộ liễu xanh tươi gần như phong tỏa cả con đường hẻm cũng coi như rộng rãi.

Ở giữa cành lá thấp thoáng, chỉ mơ hồ phân biệt được phía cuối đường hẻm có mái cong đấu sừng, bên trên treo đồng linh.

Oan hồn không có hình thể, có thể tự xuyên rừng mà qua.

Nhưng một đoàn người Kế gia lại không phải.

Kế Vũ thì cũng thôi, xuất thân quân nhân đã quen ăn gió nằm sương, cũng không thèm quan tâm cánh lá tươi tốt phía trước.

Chỉ là Kế Hữu Trung, Kế Sương Nhi và cả nha hoàn Tiểu Hà đều đã sống trong nhà cao cửa rộng nhiều năm, vừa nãy lại trải qua một trận biến cố, lúc này cả thể xác lẫn tinh thần đều lao lực quá độ.

Tiểu Hà nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình, khẽ nói với Kế Vũ: “Có thể chém đứt những cái cây này một chút không? Nếu làm tổn thương tiểu thư sẽ không tốt.”

Kế Vũ không trực tiếp trả lời, mà ngoảnh lại nhìn đám tu sĩ.

Chương 524: Đèn lồng

Thấy sắc mặt bọn họ đều lạnh lùng dường như không nghe nói gì hết, trong lòng giật mình nói khẽ: “Không được gây chuyện.”

Nói xong, Kế Vũ đưa tay đẩy cành lá ra để tiện cho Kế Sương Nhi đi qua.

Nhưng hắn ta vừa đẩy một nhánh hoa ra đã như bị rắn độc cắn một cái, vội vàng rụt tay về, sắc mặt hoảng sợ!

“Sao thế?” Ba tên tán tu Luyện Khí kỳ đi theo sát phía sau thấy thế lập tức trầm giọng quát hỏi.

Bùi Lăng và hai tên tán tu Kết Đan cũng dừng chân, lập tức nhìn về phía Kế Vũ.

Thấy đôi mắt Kế Vũ đầy vẻ hoảng sợ, sau khi trợn mắt nhìn cành lá rậm rạp nuốt nước bọt hai cái, mới nhắm mắt nói: “Có, có nữ nhân treo ngược! Hình như còn có những người khác!”

Người?

Sáu tên tu sĩ đều tinh thần tỉnh táo.

Không sợ có người, cũng không sợ người kia không phải người.

Dù sao phàm phu tục tử còn có người trong lòng chứa lưỡi dao sắc bén, nổi lên sát tâm, chứ đừng nói đến tu sĩ sức mạnh to lớn quy về một thân.

Bây giờ bọn họ hợp lực điều tra đạo quan, không sợ gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ không tìm thấy chuyện ngoài ý muốn, không có chỗ ra tay.

Ngay lập tức, Tử Mai lão tổ cau mày, một tia xanh biếc bay ra từ trong tay áo, nhanh chóng xuyên qua cành lá trước mặt một lượt, chợt trở về trong tay áo.

Chỉ thấy cây cỏ sum suê đột nhiên tan thành mây khói, nhanh chóng lộ ra tình hình trong đó: Một gốc cây già vì Tử Mai lão tổ ra tay đã khô héo, uốn éo bảy khúc tám đoạn mọc sát theo tường viện, cao khoảng hai trượng.

Trên cành cây mọc lan tràn, đột nhiên rũ xuống sợi dây trắng treo một nữ tử mặc bộ váy múa màu đỏ chót, mái tóc dài rũ xuống che khuất khuôn mặt.

Gió núi thổi qua, sợi dây trắng khẽ lay động, nữ tử kia cũng theo đó mà lắc qua lắc lại, toàn bộ cơ thể thẳng tắp, hiển nhiên đã không còn sống từ lâu.

Ở dưới gốc cây, hai nam nữ thiếu niên ăn mặc gọn gàng đang xì xào bàn tán, lời nói vui vẻ.

Hai người này đứng rất gần nhau, nhìn thoáng qua đã biết có quan hệ thân thiết.

Thiếu niên kia đứng quay lưng về phía đám người, để lộ ra nửa bên khuôn mặt khá tuấn tú.

Thiếu nữ chải một búi tóc rũ xuống, làn váy hồng nhạt như anh thảo, chỉ có thể thấy được một bóng lưng, trâm cài trên búi tóc chiết xạ ra từng điểm kim quang, theo từng động tác của mình làm chói mắt người đối diện.

Dường như bọn họ nói chuyện rất tập trung, vẫn không phát hiện có người đến đây, cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn nữ nhân treo trên đỉnh đầu,

Thậm chí lúc nữ nhân bị treo kia lắc lư, dưới từng tầng lụa đỏ lộ ra mũi chân đi giày thêu uyên ương nghịch nước cùng màu, thỉnh thoảng lại chọc vào đầu thiếu niên, thiếu niên cũng chỉ hơi mất thăng bằng nhanh nhẹn đỡ bả vai thiếu nữ, sau khi đứng vững lại mỉm cười lúng túng.

“Hì hì… Hì hì ha ha… Ha ha…” Thiếu nữ kia nâng tay áo che miệng cười vui vẻ.

Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trên hành lang trống rỗng, không diễn tả được sự đáng sợ.

Trong tình cảnh này, đừng nói đến Kế Sương Nhi và Tiểu Hà đã sớm ôm chặt lấy nhau, ngay cả ba tên tán tu Luyện Khí kỳ cũng cảm thấy rùng mình.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lập tức phân phó một oan hồn ngang nhiên lao về phía thiếu niên và thiếu nữ kia.

Chỉ là oan hồn vừa đến gần hai người kia, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.

Cũng không khác gì tình huống khi đám người Kế gia biến mất, dù trước mặt bao người đang nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy một cái, lại không ai có thể nói rõ oan hồn biến mất như thế nào?

Dường như Bùi Lăng căn bản không phái oan hồn đi qua vậy.

Thấy tình hình này, Bùi Lăng nhướn mày đang định tiếp tục ra tay, lại nghe Tử Mai lão tổ đứng sau lưng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một chưởng!

Oanh!

Pháp lực như trường hồng bắn thẳng ra, đánh về phía cặp đôi thiếu nam thiếu nữ và cả nữ nhân bị treo trên cây kia!

Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ bao gồm cả nữ nhân treo trên cây đại thụ đều nát thành bột mịn!

Hiện trường chỉ còn lại một đạo chưởng ấn to lớn, chỉ thấy dưới đáy chưởng ấn đã có nước đọng chậm rãi chảy ra.

Đám người Kế gia trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh này, phàm phu tục tử chưa từng thấy cảnh giới cao như thế ra tay?

Trong chốc lát, trong lòng bốn người đều xuất hiện một suy nghĩ, thực lực của vị Tiên sư này rất đáng sợ! Cho dù trích tiên giáng thế cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ vững vàng, lại yên tâm hơn nhiều.

Ba tên tán tu đều tỏ ra hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Tử Mai lão tổ đặc biệt kính sợ.

Kết Đan kỳ… Lão tổ lại kinh khủng như vậy!

Chỉ có vẻ mặt Bùi Lăng vẫn bình thản không thay đổi chút nào, thậm chí thực lực của tán tu Kết Đan này còn yếu hơn dự đoán của hắn một chút…

“Tiếp tục đi về phía trước.” Tử Mai lão tổ hừ một tiếng, phân phó.

Thế là, oan hồn tiếp tục đi trước mở đường, tiếp theo là phàm nhân, ba tên tán tu Luyện Khí, Bùi Lăng, hai tên tán tu Kết Đan đi cuối cùng… Vừa đi chưa được mấy bước, Tang phu nhân đột nhiên quát: “Dừng lại!”

Đám người dừng lại, rối rít quay đầu nghi ngờ nhìn nàng.

“Mất một người!” Sắc mặt Tang phu nhân tái xanh nói.

Nghe vậy, lúc này Bùi Lăng mới chú ý đến không thấy Tử Mai lão tổ đâu nữa!

Chương 525: Quy tắc (1)

Nhưng khác với những người lặng yên mất tích trong mấy lần trước đó, lần này hắn còn nhớ rõ danh hào, vẻ ngoài cùng tất cả những gì đã trải qua với đối phương.

Những người khác cũng nhanh chóng kịp phản ứng lại, thiếu Tử Mai lão tổ!

Thấy ngay cả tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không chống cự được quỷ dị trong quan, mọi người lập tức hoảng hốt.

Nhất là, bốn phàm nhân Kế gia, bàn tay đang cầm đao của Kế Vũ không ngừng run rẩy, Kế Sương Nhi và Tiểu Hà đều tỏ ra tuyệt vọng.

Trong mắt bọn họ, Tử Mai lão tổ vừa ra tay có tu vi cái thế, thực lực sâu không lường được!

Nhân vật như vậy cũng lặng lẽ không một tiếng động bị lừa, hơn nữa việc này còn xảy ra ngay trước mặt một vị Tang phu nhân, điều này khiến bọn họ cũng không thể lừa mình dối người được nữa.

Ba tên tán tu Luyện Khí kỳ cũng có chung một suy nghĩ.

Sở dĩ đến bây giờ bọn họ còn có thể giữ vững tỉnh táo, còn không phải cảm thấy trong đội ngũ có hai lão tổ Kết Đan kỳ hay sao?

Kết quả bây giờ, Kết Đan kỳ cũng khó bảo vệ được bản thân.

Điều này khiến bọn họ lấy đâu ra lực lượng tin tưởng cuối cùng mình có thể an toàn rời đi?

Nỗi sợ hãi to lớn bao phủ xuống, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rất nặng nề.

Vào lúc này, ở góc tường phía sau đại điện đột nhiên tản ra chút ánh lửa.

Mọi người lập tức nghiêm nghị, rối rít nhìn sang đó.

Chỉ thấy một cặp đèn lồng màu huyết hồng lơ lửng giữa không trung như có người xách, lơ lửng lảo đảo đi qua đường hẻm.

Vì lúc này không có cây cỏ hai bên đường hẻm ngăn trở, vì vậy liếc qua là thấy ngay.

Phia sau hai ngọn đèn lồng kia trống rỗng không có gì hết.

Đám người nín thở tập trung nhìn, trong chốc lát không biết nên đối phó thế nào.

Vào lúc này lại có một cặp đèn lồng huyết sắc bay ra từ phía sau hai cái đèn lồng kia, sau đó là cặp thứ ba, cặp thứ tư…

Chẳng mấy chốc, từng cặp đèn lồng kéo dài thành hàng như một dòng sông huyết sắc uốn lượn, yên tĩnh lơ lửng ở trên đường hẻm, dần di chuyển về phía đám người!

Thấy tình hình này, Tang phu nhân vô thức muốn ra tay, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ vào ba tên tán tu Luyện Khí kỳ kia, trầm giọng nói: "Các ngươi ra tay, lập tức!"

Ba tên tán tu Luyện Khí kỳ kia sợ vỡ mật, gần như đã không thể suy tính bình thường.

Vào lúc này chợt nghe mệnh lệnh tu sĩ Kết Đan, chỉ không sinh ra lòng phản kháng, tu sĩ lùn Phan n lập tức thi triển ra 【 Phong Nhận thuật 】 , đánh về phía cặp đèn lồng cầm đầu.

Vù.

Thoạt nhìn những cái đèn lồng kia chỉ là giấy vô cùng yếu ớt.

Nhưng sau khi một cái phong nhận này đánh trúng đèn lồng, lại chỉ có thể khiến nó lay động một trận, không thấy chút tổn thương nào.

Ngược lại cặp đèn lồng kia như bị chọc giận, đột nhiên tăng thêm tốc độ chạy về phía đám người!

Thấy thế đám người rùng mình, rối rít chuẩn bị sẵn sàng ra tay.

Nhưng ngay khi đèn lồng bay ra một đoạn đường chưa đến trước mặt bọn họ, đột nhiên không có dấu hiệu nào, tất cả đèn lồng đều biến mất không thấy gì nữa!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện, ba tên tán tu Luyện Khí kỳ thiếu một người, là người vừa ra tay kia!

"Sau khi mưa tạnh có thể đi ra ngoài."

"Nhưng không thể tùy tiện ra tay..."

"Chỉ cần vừa ra tay sẽ biến mất!"

"Chỉ là, sau khi tu sĩ biến mất sẽ không bị người ta quên lãng..."

Trong lòng Bùi Lăng tổng kết quy luật quỷ dị trong quan, nhưng không đợi hắn tiếp tục phân tích, đột nhiên giật mình hắn không nhớ ra được tán tu Luyện Khí kỳ vừa biến mất tên là gì!

Hắn vội vàng xem ngọc giản, thấy tên đối phương ở trong ngọc giản cũng đã biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, hắn còn nhớ rõ tán tu Kết Đan tên Tử Mai lão tổ, trong ngọc giản vẫn tồn tại như cũ.

Ngược lại tán tu Luyện Khí kỳ vừa biến mất, một khắc trước mình còn nhớ rõ tên và vẻ ngoài của đối phương, ngay sau đó lại không nhớ rõ cái gì nữa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức có một suy đoán to gan: Tán tu Kết Đan vừa biến mất còn chưa chết!

Cho nên mình còn có thể nhớ kỹ đối phương, trong ngọc giản cũng có tên của đối phương.

Người Kế gia biến mất ngay từ lúc bắt đầu, cùng tán tu Luyện Khí kỳ vừa rồi, bởi vì căn bản không có tu vi hoặc là tu vi thấp, hơn phân nửa đã gặp chuyện chẳng may, cho nên mới khiến người ta lãng quên.

"Tiền, tiền bối, làm sao bây giờ?" Tu sĩ thiếu niên Tề Ngọc Lang trong ba tên tán tu Luyện Khí nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ hỏi Tang phu nhân.

Nếu bây giờ bọn họ phải đối mặt với một con yêu quỷ thật sự, lúc bị ép vào bước đường cùng còn có thể liều lĩnh đánh một lần.

Nhưng tất cả việc xảy ra trước mắt đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn họ.

Loại quỷ dị tràn đầy bất ngờ này, dù là tu sĩ nắm giữ lực lượng mà phàm nhân không thể với tới, cũng không thể không rút kiếm mờ mịt nhìn xung quanh...

Dù sao, mặc cho ngươi quyền trấn sơn hà kiếm áp quần hùng, căn bản không biết đối thủ là ai, căn bản không biết đối thủ ở đâu, một thân thực lực không có chỗ thi triển, có thể làm thế nào?

Sắc mặt Tang phu nhân âm trầm, đang do dự có nên lui về tiền viện hay không, lại nghe Bùi Lăng trầm giọng nói: "Lại mất một người Kế gia."

Chương 526: Quy tắc (2)

Nghe vậy đám người nhìn về phía bên cạnh, phát hiện quả nhiên bây giờ Kế gia chỉ còn lại ba người!

Theo thứ tự là đại tiểu thư Kế Sương Nhi, quản sự Kế Hữu Trung và đội trưởng hộ vệ Kế Vũ.

Cũng như trước đó, không ai nhớ kỹ người mất tích là ai, là nam hay nữ, hình dáng tướng mạo như thế nào.

Trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, Bùi Lăng gọi ra ba oan hồn Luyện Khí tầng chín, phân phó bọn chúng bám vào sợi tóc ba tên phàm nhân.

Ba người Kế gia chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, người yếu như Kế Sương Nhi đã không nhịn được hàm răng run rẩy, lại không ai phản đối.

Tang phu nhân nhìn tình cảnh này, cũng biết ý đồ của Bùi Lăng, lập tức đưa ra quyết định: "Tiếp tục đi, đi nhanh chút! Đến cung điện phía sau nhìn xem!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, di chuyển oan hồn tiếp tục mở đường.

Sau đó, trên đường hẻm không xuất hiện điều dị thường nữa.

Bọn họ giẫm lên bột mịn của cây cỏ, sau khi đi xuyên qua một cửa nguyệt lượng, nhanh chóng tiến vào sân nhỏ thứ ba.

Bố cục của sân nhỏ này không khác với tòa thứ hai là bao, đều là vừa đi vào đã thấy một đình viện rộng mở, sau đó là một tòa điện rộng lớn không khác gì chính điện phía trước.

Cánh cửa đóng chặt, dưới bậc thềm đối diện cửa điện đặt một cái đỉnh vuông bốn chân, hương trong đỉnh vẫn đang cháy, đến mức trong viện nồng nặc mùi hương nến.

"A!!" Đám người đang cẩn thận đánh giá xung quanh, Kế Sương Nhi đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương.

Đám người nghe tiếng, lập tức nhìn về phía nàng.

Thấy nữ hài tử này chỉ vào dưới mái hiên cách đó không xa, hoảng sợ gần như nói không ra lời!

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn một cái, dưới mái hiên kia vốn treo một chuỗi chuông đồng, thoạt nhìn chất liệu hơi nặng nề, không phải gió to mưa lớn, căn bản không động đậy được.

Lúc này, trên dây thừng treo chuông đồng đột nhiên có thêm hai tấm da người.

Hai tấm da người kia nhẹ nhàng không có chút trọng lượng nào, lắc lư theo gió.

Dường như phát hiện mọi người đang nhìn chăm chú, một trận gió núi thổi qua, bọn chúng đột nhiên cùng nhau quay sang, hốc mắt trống rỗng trừng mắt nhìn chằm chằm đám người.

"Là cặp thiếu nam thiếu nữ vừa rồi!" Sau khi thấy rõ ràng dáng vẻ da người, con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, mặc dù hắn không thấy rõ dáng vẻ của thiếu nữ kia, nhưng thiếu niên kia đã lộ nửa gương mặt.

Bây giờ nhìn đến, không hề khác với khuôn mặt trên bộ da người nam tử này!

Sắc mặt Tang phu nhân âm trầm, chỉ về Tề Ngọc Lang: "Đến ngươi ra tay, đốt đi."

Sắc mặt Tề Ngọc Lang trắng bệch muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt tràn ngập sát cơ và lửa giận của Tang phu nhân đe dọa, cuối cùng vẫn run rẩy bấm một cái pháp quyết, đột nhiên sinh ra một quả cầu lửa đánh về phía hai bộ da người kia.

Xèo xèo...

Cùng như vừa rồi, hai bộ da người không có bất kỳ phản kháng gì, chẳng mấy chốc đã bị đốt thành tro tàn.

Trong quá trình này, mùi cháy khét khi hỏa diễm thiêu đốt tràn ngập xung quanh, trộn lẫn với mùi hương nến trong viện, khiến người ta cảm thấy buồn bực không thể diễn tả được, cứ như muốn nôn.

Chỉ là Bùi Lăng và Tang phu nhân đều không để ý những cái này, mà mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tề Ngọc Lang.

Quả nhiên, ngay sau đó Tề Ngọc Lang đột nhiên biến mất trong tầm mắt của hai người.

Thoạt đầu hai người còn nhớ rõ tên và hình dáng của hắn ta, nhưng chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã mất đi trí nhớ với hắn ta.

Bùi Lăng cau mày, sắc mặt Tang phu nhân cũng khó nhìn.

Đường ra!

Nhất định phải nhanh chóng tìm tới đường ra!

Nếu không tiếp theo toàn bộ bọn họ đều có kết cục này!

Thế là, Tang phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía tòa chính điện thứ hai cách đó không xa, lần này nàng không để người còn sót lại trong ba tên tán tu Luyện Khí kỳ ra tay, mà chỉ vào Kế Sương Nhi: "Ngươi đi vào, mặc kệ thấy cái gì ở bên trong, lập tức trở về nói cho chúng ta biết!"

Trước mắt chỉ cần ra tay sẽ có khả năng mất tích.

Cho nên tiếp theo đi thăm dò, nhất định phải để đám bia đỡ đạn này dùng mệnh bù vào!

"Không... Ta... Ta... Không dám... Ta..." Kế Sương Nhi chỉ là thiếu nữ phàm nhân tuổi vừa mười sáu, thuở nhỏ được nuôi dưỡng ở khuê phòng, có thể kiên trì đến bây giờ không sụp đổ đã không tệ, nghe nói để một mình nàng đi vào trong điện dò đường, lập tức sợ đến rơi nước mắt, gần như gào khóc lên tiếng, "Ta không dám... Ta không dám đi!"

"Không dám đi?" Tang phu nhân cười lạnh thành tiếng, "Vậy giữ ngươi lại có tác dụng gì?"

Nói xong đang muốn ra tay, đã thấy Kế Vũ cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói: "Vị Tiên tử này, tiểu thư nhà ta tuổi nhỏ người yếu, chỉ sợ tiến vào cũng không phát hiện được cái gì. Kế Vũ chịu ân tình Kế gia, nguyện đi thay!"

"Ô ô ô..." Kế Sương Nhi khóc đến run rẩy, nghe vậy vừa cảm kích vừa sợ hãi vừa nhát gan nhìn Kế Vũ, muốn nói gì đó, cuối cùng trong lòng đầy xấu hổ cúi đầu xuống.

Nàng biết lúc này Kế Vũ đứng ra thay thế mình sẽ có kết cục gì, nhưng nàng thật sự rất sợ hãi.

Nàng sợ sau khi từ chối ý tốt này, người mất tích một cách khó hiểu sẽ là mình!

Sau khi mất tích, ai biết sẽ có chuyện như thế nào?

Kế Vũ đã chủ động đứng dậy, cũng không trông cậy tiểu thư sẽ gọi mình lại, hắn ta sửa sang lại bội đao, không nhìn Kế Sương Nhi, mà căn dặn Kế Hữu Trung: "Bảo vệ tiểu thư thật tốt."

Chương 527: Một đao trấn áp Kết Đan! (1)

Chợt xoay người, nhanh chân đi đến cửa điện!

"Chậm đã." Ngay lúc này, ánh mắt Bùi Lăng lóe lên, đột nhiên gọi hắn ta lại.

Kế Vũ đầy lo nghĩ xoay người: "Tiên sư có gì phân phó?"

Tang phu nhân cũng khẽ nhíu mày nhìn về phía Bùi Lăng.

"Đưa bội đao của ngươi cho ta." Bùi Lăng không để ý Tang phu nhân, đi ra phía trước, ra hiệu Kế Vũ tháo bội đao xuống giao cho mình.

Sau đó, hắn bình tâm tĩnh khí một lát, đánh ra một đạo đao khí, phong ấn vào trong bội đao.

Rồi trả lại cho Kế Vũ, dặn dò, "Nếu gặp phải nguy hiểm gì, ngươi dùng nó chém ra đao thứ nhất, thả ra một kích mà ta mới phong tồn trong đó."

"Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần."

"Hơn nữa sau khi dùng xong, trên cơ bản chuôi đao này của ngươi sẽ bị phế đi."

Dù sao Kế Vũ rất được Kế gia coi trọng, nhưng chỉ là một gia tộc phàm tục, coi trọng hơn nữa cho một bội đao cũng chỉ là sắt thường.

Có thể phong tồn một đạo đao khí của Bùi Lăng, cũng là vì Bùi Lăng xuất thân đại phái đỉnh phong, chủ tu đao đạo, khống chế đao khí cực kì tinh diệu.

Nếu không, dù đổi lại là Tang phu nhân cũng không dám nói có thể nhẹ nhàng phong ấn lực lượng của mình vào trong vật phàm.

"Đa tạ Tiên sư! Đa tạ Tiên sư!" Kế Vũ giật mình, chợt "bịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh một cái, trong lòng cảm kích giơ cao hai tay tiếp nhận bội đao của mình.

Cách đó không xa, Kế Hữu Trung cũng dẫn theo Kế Sương Nhi song song quỳ xuống, chảy nước mắt nói cảm tạ.

Nửa ngày trước, bọn họ còn từng oán hận Bùi Lăng ngăn cản bọn họ rời đi.

Nhưng lúc này, thấy tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không thể rời khỏi đạo quan, không thể không mạo hiểm đi đến đằng sau tìm kiếm manh mối, sao bọn họ còn không biết lúc ấy Bùi Lăng không cho bọn họ rời đi là có ý khác, cũng cứu bọn họ một mạng chứ?

Nếu không, chỉ cần bọn họ thờ ơ rời khỏi cửa chính đạo quan, chắc chắn đã sớm gặp chuyện không may.

Đây là quỷ dị mà những Tiên sư này đều bó tay không có cách nào, bọn họ chỉ là phàm nhân, ngăn cản như thế nào được?

Càng khỏi phải nói đến, trên đoạn đường này các Tiên sư Tiên tử khác đều không để ý sự sống chết của bọn họ.

Bây giờ Bùi Lăng chịu cho một đạo đao khí, dù chỉ có thể dùng một lần, sau khi sử dụng lưỡi đao cũng bị phế đi, nhưng hiện tại sức mạnh phàm tục căn bản không dùng được, nói trắng ra đao trong tay Kế Vũ chỉ là một sự an ủi trong lòng.

Có thể có một phần bảo vệ, dù sao cũng tốt hơn không có!

Trong chốc lát, ba người Kế gia vô cùng biết ơn Bùi Lăng.

"Không cần như thế." Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, hắn giúp Kế Vũ tuyệt đối không phải sự tốt bụng đơn thuần.

Dù sao, bây giờ hắn cũng cần những người khác hỗ trợ dò đường.

Cho đạo đao khí này cũng vì tiến thêm một bước thử dò xét quy tắc của quỷ dị trong quan: Đây là đao khí của hắn, nhưng hiện tại người sử dụng lại là Kế Vũ.

Cho nên, một khi Kế Vũ ra tay, vậy đây được coi là hắn ta xúc phạm quy tắc nên mất tích, hay là Bùi Lăng?

Hoặc là tính cả hai người.

Mặc dù hành động lần này mạo hiểm, nhưng nếu vẫn khoanh tay đứng nhìn, dựa theo cách chơi của Tang phu nhân, chỉ sợ còn chưa lấy được đầu mối thật sự có ích, người đã chết sạch trước rồi!

"Được rồi, nói xong chưa?" Tang phu nhân hờ hững nhìn tình cảnh này, không nhịn được thúc giục, "Nói xong thì nhanh chóng đi vào bên trong! Bản tọa cũng không có nhiều thời gian để cho các ngươi lằng nhằng."

Ba tên phàm nhân không dám thể hiện ra vẻ oán giận với tán tu Kết Đan, chỉ có thể kìm nén cơn giận.

Kế Vũ đứng dậy tiếp nhận bội đao cẩn thận bước lên mười bậc, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa điện.

Hắn ta thử đẩy ra, cửa điện trông thì nặng nề lại yên lặng mở ra.

Đám người đứng ở ngoài cửa quan sát, đã thấy bố cục bên trong không khác với tòa đại điện thứ nhất.

Vào cửa đã là một không gian rộng rãi, ngay đối diện cửa lớn là rèm vải nặng nề rủ xuống che đậy tượng thần bên trong.

Trước tượng thần xếp đặt một cái bàn dài, trên bàn bày rất nhiều trái cây tươi mới như vừa mang lên.

Dưới bàn dài trưng bày một vài cái bồ đoàn.

Trên kệ nến hai bên đặt rất nhiều hương nến, đốt ra một mùi hương nồng nặc.

Bọn họ thấy sau khi Kế Vũ đi vào hơi do dự một chút, đột nhiên đi đến một cái bồ đoàn dưới bàn dài, bịch một tiếng quỳ gối, nghiêm túc dập đầu mấy cái với tượng thần phía sau tấm rèm.

Vẻ mặt Tang phu nhân lạnh lùng, yên tĩnh quan sát mỗi một hành động của hắn ta.

Sau đó, Kế Vũ đứng dậy bắt đầu đi lại xung quanh.

Bởi vì giới hạn của cửa điện, sau khi hắn ta đi đến bên cạnh đã nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân khẽ khàng cẩn thận đi qua đi lại.

Ngoài điện, Bùi Lăng, Tang phu nhân, tu sĩ áo bào màu vàng Chu Giao còn sót lại trong số ba tên tán tu Luyện Khí kỳ, Kế Sương Nhi và Kế Hữu Trung rất chăm chú chờ đợi.

Nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy Kế Vũ đi ra.

Đám người dần nhíu chặt lông mày.

Lúc này bọn họ mới nhận ra, không biết tiếng bước chân của Kế Vũ đã biến mất từ lúc nào.

Khuôn mặt Tang phu nhân trầm như nước, nàng nhìn quanh một vòng, đang muốn tìm một người vào xem, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng thay đổi, sao bên Kế gia chỉ còn lại một người?

Chương 528: Một đao trấn áp Kết Đan! (2)

Cùng lúc đó, Kế Sương Nhi cũng đột nhiên giật mình, như mới tỉnh từ trong mộng: Mình đang làm gì đây?!

Dù tổ mẫu thúc giục gấp gáp, sao nữ nhi khuê các lại dẫn theo một mình Kế Vũ đi xa?

Nếu truyền ra ngoài, danh tiết của mình...

Không không không, điều cần lo lắng bây giờ không phải vấn đề danh tiết, mà là Kế Vũ đi vào lâu như vậy, có phải đã xảy ra chuyện rồi không?

Nếu xảy ra chuyện, mình lẻ loi trơ trọi một mình ở trong đạo quan nơi dã ngoại hoang vu, hai người trước mặt lại vô cùng xa lạ, điều này... Điều này...

Nàng dùng sức xoắn khăn trong tay, thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.

Cùng lúc đó, trong lòng Bùi Lăng hơi động, mở miệng nói: "Đao khí của ta và oan hồn đồng thời biến mất."

Tang phu nhân cau mày, sau khi ánh mắt lưu chuyển một lượt, ý tứ sâu xa nói: "Nhìn như thế, lại để phàm nhân đi vào dò xét đã không có ý nghĩa gì."

Nghe vậy, trái tim tán tu Chu Giao Luyện Khí kỳ còn sót lại lập tức nhảy tới cổ họng.

Cũng may lời tiếp theo của Tang phu nhân khiến hắn ta lập tức thở phào!

"Hiển nhiên phế vật Luyện Khí kỳ này cũng không làm nên chuyện gì." Tang phu nhân nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập uy áp đảo qua trên người Bùi Lăng, "Ngược lại Trịnh tiểu hữu tuổi còn trẻ đã dựng thành đạo cơ, có thể thấy được thiên tư cực cao, thực lực cường hãn, căn bản không phải người mà tên rác rưởi Luyện Khí kỳ này có thể so sánh."

"Bây giờ chúng ta cùng đi vào tòa đại điện này sẽ có nguy hiểm quá lớn."

"Nhưng nếu không đi vào, chẳng phải vẫn bị nhốt ở nơi đây sao?"

"Kính xin Trịnh tiểu hữu hiểu chuyện một chút, tự đi vào kiểm tra một lượt, xem có thể tìm ra manh mối gì hay không."

Nói xong, vẻ ôn hòa trên người Tang phu nhân không còn sót lại chút gì, trong hai con ngươi mơ hồ hiện ra huyết quang, sát cơ lạnh thấu xương!

Rất hiển nhiên, nếu Bùi Lăng dám từ chối, thứ chờ đợi hắn là cơn giận của Kết Đan!

Chu Giao thấy thế, cũng không dám thở mạnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng lại đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Vừa rồi tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, hiện tại... Ha ha...

Kế Sương Nhi vô cùng sợ hãi, khẽ nhếch môi muốn nói gì đó, đối mặt với khí thế Kết Đan lại không phát ra được chút thanh âm nào!

Thấy thế, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản không hề thay đổi chút nào, chỉ nhìn Tang phu nhân chậm rãi nói: "Tang tiền bối, ngươi nói không sai."

"Hiện tại liên tục xảy ra quỷ dị trong quan, chúng ta nhất định phải tra rõ toàn bộ đạo quan, tìm kiếm đường sống."

"Tòa đại điện trước mắt này, không thể cùng tiến vào, lại không thể không tiến vào."

"Đã vậy, lại làm phiền Tang tiền bối đi vào trong tìm kiếm!"

Còn chưa nói hết câu, ánh sáng màu xanh thẳm trong mắt hắn đại thịnh, vô số phù văn màu đen nhỏ bé bay lên!

Ngay sau đó, khí tức của Tang phu nhân đột nhiên hạ xuống.

Gần như trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, tu vi lập tức từ Kết Đan sơ kỳ rơi xuống Trúc Cơ hậu kỳ!

Sắc mặt Tang phu nhân thay đổi, nàng chưa từng được chứng kiến thủ đoạn như vậy! Hơn nữa, đây chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ!

Trong lòng nghĩ như vậy, phản ứng của Tang phu nhân lại không chậm, lúc này tâm niệm vừa động, trong tay áo xanh đột nhiên bay ra mười con rối lớn khoảng ngón cái, những con rối này đều như tác phẩm của người vừa học may vá, làm cực kỳ ẩu chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình người.

Không biết trên gương mặt dùng thuốc màu gì, đơn giản vẽ lên ngũ quan, đều hiện ra nụ cười cực kỳ quỷ dị âm trầm.

Sau khi bọn chúng xuất hiện, lập tức phát ra một tràng "hì hì" quỷ dị, lao thẳng tới Bùi Lăng!

Nhưng chẳng kịp chờ những con rối tới gần, chín đạo đao khí huyết sắc gào thét mà ra, trong nháy mắt đã xoắn nát chúng nó, sau đó khí thế của đao khí chưa hết đã hợp nhất đặt trước cổ họng Tang phu nhân!

Một chiêu chưa qua đã thành người bị giam cầm dưới đao!

"Đáng chết!" Trong lòng Tang phu nhân hoảng sợ, không phải vừa rồi nàng không đề phòng.

Dù sao sâu kiến còn ham sống, trước đó các phế vật không dám phản kháng trước mặt Kết Đan, không có nghĩa tất cả mọi người không dám phản kháng.

Chỉ là không ngờ, Trịnh Kinh Sơn này lại ra tay nhanh chóng như thế!

Hơn nữa, chiêu thần thông này của đối phương áp chế tu vi, lại có thể trực tiếp đánh rớt một cảnh giới lớn, dù nàng phản ứng nhanh chóng, chắc chắn cũng không phải đối thủ của hắn!

Nghĩ tới đây, Tang phu nhân không chút do dự, lập tức nói: "Trịnh tiểu hữu, dưới đao lưu tình!"

"Bây giờ liên tục xảy ra biến cố, liên tiếp có người biến mất, ngươi và ta còn nội đấu làm gì?"

"Việc vừa rồi là ta không đúng, ta nguyện nhận lỗi với tiểu hữu, đồng thời bồi thường một khoản linh thạch!"

"Tình hình trước mắt, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, mới có cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái này."

"Còn việc dò xét, bên cạnh còn hai sâu kiến kia, giao cho bọn họ là được!"

Bùi Lăng nghe vậy chỉ lắc đầu.

Vừa rồi Tang phu nhân này không thể hiện ra địch ý với hắn thì cũng thôi.

Bây giờ đôi bên đều không để ý mặt mũi, hắn đâu thể yên tâm về đối phương nữa?

Bồng Doanh quan này quỷ dị như vậy, hơi không chú ý, ngay cả Tử Mai lão tổ là Kết Đan cũng đột ngột mất tích.

Chương 529: Hóa ra là Ma tử!

Trong tình huống này, nếu còn phải phân tâm đề phòng bị đồng bạn bên cạnh đâm sau lưng, thật sự quá nguy hiểm!

Đã vậy, còn không bằng để Kết Đan còn sót lại này phát huy ra tác dụng nên có!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lạnh giọng quát: "Ta đếm tới ba, nếu ngươi còn không đi vào, ta sẽ giết ngươi luyện thành oan hồn đi vào dò đường!"

Không phải bất đắc dĩ, thật ra hắn không muốn ra tay giết người.

Chủ yếu là đến nay Bùi Lăng còn không biết rõ ràng quy tắc cụ thể, không xác định được lúc này mình ra tay với Tang phu nhân, có thể đột nhiên biến mất giống mấy tên tu sĩ trước đó hay không?

Nói xong, hắn không cho Tang phu nhân thời gian do dự, lập tức bắt đầu đếm, "Một!"

"Hai!"

Không đợi Bùi Lăng đếm tới ba, Tang phu nhân lập tức gật đầu: "Tốt! Ta đi!"

Tu vi Kết Đan kỳ nói cho nàng biết, nếu nàng không đồng ý với yêu cầu của đối phương, nguy cơ vẫn lạc đã gần ngay trước mắt!

Đáng chết, rốt cuộc Trịnh Kinh Sơn này có lai lịch ra sao, chỉ là Trúc Cơ lại có thực lực như thế, có thể khiến một Kết Đan như nàng dự cảm được nguy cơ tử vọng cực kỳ mãnh liệt.

Trong lòng Tang phu nhân thoáng hiện ra một ý nghĩ, nhưng lập tức bị chính nàng bóp tắt.

Dù sao, nếu nói như thế, hôm nay nàng căn bản không còn đường sống!

Còn chưa suy nghĩ xong, Bùi Lăng đã quát lớn bắt nàng đi vào trong điện.

"Bây giờ tu vi của ta chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ..." Tang phu nhân đứng trước bậc cửa ngoài điện, trầm giọng nói.

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã lạnh lùng nói: "Đi vào!"

Tâm niệm của hắn vừa động, Cửu Phách Đao gào thét chém ra, đao khí khắp nơi lập tức phân hoá thành chín nữ tử huyết y dáng vẻ uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế lại có vẻ mặt khác nhau, bao bọc vây quanh Tang phu nhân, phong bế bất kỳ khả năng chạy trốn nào của nàng!

Sắc mặt Tang phu nhân giãy giụa một trận, tình huống trong điện không rõ, nếu mình tùy tiện đi vào sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu không đi vào... Hiển nhiên tiểu tử sau lưng sẽ không bỏ qua cho mình!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tang phu nhân hối hận không kịp, vừa rồi không nên ép buộc tiểu tử này!

Nhưng sao nàng biết được, tùy ý gặp phải một tiểu bối Trúc Cơ ở dã ngoại hoang vu, lại có thực lực như thế, quyết đoán như thế...

Không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn tiểu tử này là thiên kiêu đi ra từ chín môn phái lớn!

Nếu không ở trong tông môn đỉnh phong thế này, căn bản không thể bồi dưỡng ra loại đệ tử Trúc Cơ kỳ lại có thể khiến một người Kết Đan như nàng không hề có lực đánh trả!

Hơn nữa nhìn thủ đoạn, không phải khống chế oan hồn cũng là huyết khí ngút trời, nhất định đi ra từ bốn đại Ma môn trong chín môn phái lớn.

Hóa ra là một Ma tử!

Tang phu nhân thầm cười khổ, nói cách khác hôm nay đừng nói nàng căn bản đánh không lại Trịnh Kinh Sơn này.

Dù đánh thắng được, cũng khó thoát sự truy sát của tông môn hắn.

Thậm chí môn nhân người thân của nàng, tất cả mọi người có quan hệ đều phải đối mặt với cơn giận của trưởng bối trong tông môn đối phương!

Dù sao mặc kệ là cái nào trong bốn đại Ma môn, tác phong đều không khác nhau: Đệ tử của bọn họ chém giết nhau như thế nào cứ coi như là nuôi cổ, nhưng với người ngoài, ai động vào diệt tộc người đó!

Vào lúc tâm loạn như ma, cảm nhận được sát ý sau lưng càng ngày càng mạnh, trong lòng Tang phu nhân trầm xuống, không rảnh suy nghĩ nhiều đành phải kiên trì đẩy cửa điện ra, đi vào trong...

Xoạt.

Bùi Lăng lập tức thu hồi đao phách, chín nữ tử huyết y tuyệt sắc trở về Cửu Phách Đao, một lần nữa bay vào trong tay hắn.

Cách đó không xa, Chu Giao nín thở tập trung, cơ bắp ở khóe mắt không ngừng co rúm lại, vô cùng hoảng sợ.

Mặc dù sắc mặt Kế Sương Nhi cũng trắng bệch, trong sợ hãi lại lặng yên xuất hiện sự kính trọng.

Vào lúc này, không còn thứ gì có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm bằng một vị đồng bạn cường đại.

Mặc dù trong lòng Kế Sương Nhi rõ ràng, chưa chắc Bùi Lăng đã coi mình là đồng bạn, nhưng ít ra đến bây giờ Bùi Lăng không chủ động tổn thương nàng, ngược lại còn giúp đỡ nàng rất nhiều...

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên hơi bối rối cúi đầu, sợ bị người khác nhìn ra suy nghĩ vào lúc này.

Bùi Lăng không để ý đến hai người này, tất cả sự chú ý đều đặt vào việc đề phòng.

Tang phu nhân đi vào bên trong cũng chậm chạp mãi không đi ra giống Kế Vũ.

Sau khi đợi một hồi lâu, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã thấy Chu Giao biến mất không có tăm hơi!

Trong nháy mắt, trong đình viện trống rỗng chỉ còn hai người Bùi Lăng và Kế Sương Nhi.

Hắn nhướn mày, không thể chờ đợi thêm nữa!

Nếu không tiếp theo Kế Sương Nhi biến mất, chỉ còn lại một người tất nhiên sẽ đến lượt hắn!

"Đi chỗ khác." Bùi Lăng trầm giọng nói.

Bọn họ đã tốn mất mấy người ở trong này, hơn nữa không có bất kỳ thu hoạch gì.

Đã không còn vốn liếng để tiếp tục kéo dài ở trong này!

"Ừm!" Sắc mặt Kế Sương Nhi sợ hãi, dùng sức nhẹ gật đầu, đuổi theo bước chân của hắn.

Sau đó, hai người vòng qua tòa đại điện thứ hai, tiếp tục đi về phía sau.

Đường đi vẫn là đường hẻm bị cây cỏ chen chúc.

Chương 530: Lệ Yến Lăng (1)

Cũng may sau khi hai người đi vào bên trong, cũng không thấy tình cảnh quỷ dị như nữ nhân bị treo lên nữa.

Trong tầm mắt đều là cành lá rậm rì xanh tươi, thỉnh thoảng còn có bông hoa tô điểm trong đó, nhìn lại hoa tươi khoe sắc, hương thơm xông vào mũi, nếu không phải trong lòng biết đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, thật ra hơi có vẻ cảnh đẹp ý vui.

Chỉ là...

Đi giữa đám hoa một lúc lâu, từ đầu đến cuối cũng không thể đi đến điện phía sau.

Đẩy ra một nhánh hoa, ánh mắt nhìn ra ngoài từ khoảng cách giữa cành lá, dường như hậu điện mái cong đấu củng chỉ cách đó không xa.

Nhưng bọn họ đi rồi lại đi, Kế Sương Nhi đã bắt đầu thở dốc, vẫn còn đứng bên trong cây cỏ vây quanh.

Phát hiện tình huống không đúng, Bùi Lăng lập tức nhíu mày.

Lúc này, dường như Kế Sương Nhi cũng phát hiện vấn đề, rụt rè hỏi: "Tiên, Tiên sư, làm sao bây giờ?"

Bùi Lăng nghe vậy trong lòng thở dài, với thực lực hiện tại của hắn, mặc kệ tiếp theo gặp được cái gì cũng có thể ra sức liều mạng, nhưng đối phương là một nữ tử phàm nhân, đi vào trong tuyệt địa thế này, dù mình có ý quan tâm mấy phần, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.

"Tình huống trong Bồng Doanh quan đã được một thời gian." Bùi Lăng hơi thở dài, "Đáng ra các ngươi nên đổi đường, dù phải đi đường vòng, trở về từ cửa thành sẽ tốn thêm chút thời gian, nhưng sẽ an toàn hơn chút."

Kế Sương Nhi nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ, nói: "Ta, chúng ta vẫn luôn đi đường này, hai ngày trước đến nhà dì, chúng ta cũng qua đêm ở nơi này..."

Hai ngày trước còn qua đêm ở Bồng Doanh quan?!

Bùi Lăng giật mình, ánh mắt lập tức khóa chặt Kế Sương Nhi, dường như chỉ cần đối phương có chút hành động khác lạ, sẽ lập tức thi triển thủ đoạn, chém giết nàng ngay tại chỗ!

Thấy hắn đột nhiên trở mặt, Kế Sương Nhi giật mình, nàng run rẩy nơm nớp lo sợ nói: "Ta, ta không nói sai! Ta nói thật..."

"Kể lại kỹ càng những việc ngươi đã trải qua trong lần trước qua đêm ở Bồng Doanh quan cho ta nghe!" Bùi Lăng mặt không thay đổi phân phó.

"Được, được..." Kế Sương Nhi khiếp sợ nói, lấy lại bình tĩnh, nàng bắt đầu miêu tả việc hai ngày trước...

Hai ngày trước, Kế Sương Nhi đến nhà dì ở, ra khỏi thành chưa lâu đúng lúc trên đường cũng đổ mưa to.

Cho nên Kế Vũ đề nghị đến đạo quan này tá túc.

Lúc ấy quán chủ đạo quan rất nhiệt tình tiếp đón bọn họ, bởi vì thấy sắc trời không còn sớm, lo lắng cơn mưa làm đường núi trơn trượt, hạng nữ lưu như Kế Sương Nhi hành động bất tiện, còn chủ động giữ bọn họ ngủ lại ở phòng khách trong quan một đêm.

Sáng ngày hôm sau, đám người dùng một ít điểm tâm đơn giản ở đạo quan, lại góp một chút tiền hương hỏa, lúc này mới tạm biệt quán chủ ra về.

Toàn bộ quá trình không có bất kỳ điều gì khác thường.

Chẳng trách lúc đám người Kế Sương Nhi trở về, vẫn tiến vào trong quan tránh mưa.

Sau khi Bùi Lăng nghe xong lại giật mình, trầm giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn lúc ấy người tiếp đón các ngươi là quán chủ Bồng Doanh quan, chứ không phải người mạo danh thay thế?"

"Chắc chắn. Bồng Doanh quan ở gần Lam Kha thành cũng có chút danh tiếng, quán chủ là một vị cao nhân đắc đạo pháp lực cao cường có y thuật tài giỏi, hơn nữa là người tốt bụng, thường xuyên bố thí chén thuốc. Người xa gần thường xuyên đến đây dâng hương cầu y, rất quen thuộc với hắn." Kế Sương Nhi nói, vội vàng nói thêm, "Nhưng chắc chắn Tiên sư lợi hại hơn..."

Nghe đến đây, sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống.

Trong ngọc giản mà Thập Ngũ thúc Lệ thị cho rõ ràng viết, Bồng Doanh quan bắt đầu xảy ra chuyện khác thường từ một năm trước, sau đó không lâu, vị quán chủ Luyện Khí tầng năm kia đã biến mất không thấy bóng dáng!

Hơn nữa, bên ngoài sẽ quên mất sự tồn tại của những sinh linh mất tích trong quan.

Chỉ có người tu vi cao thâm mới có thể tránh được quỷ dị quấy nhiễu.

Kế Sương Nhi này chỉ là một phàm nhân bình thường, vì sao còn có thể nhớ kỹ quán chủ?

Suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến nếu Kế Sương Nhi không nói dối, còn có một khả năng là hai ngày trước mà đối phương nói, thật ra là việc một năm trước!

Đang muốn tiếp tục suy nghĩ, Bùi Lăng khẽ giật mình, vừa rồi mình đang nói chuyện với người nào?

Hắn quay đầu liếc nhìn xung quanh, thấy trong đình viện trống rỗng chỉ có mỗi mình, hình như hắn nói một mình nửa ngày?

Trong lòng nghi ngờ, Bùi Lăng phát hiện mình cũng không nhớ rõ vừa nói thứ gì.

Hắn mơ hồ cảm giác được, hình như vừa rồi mình bắt được một manh mối vô cùng quan trọng, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra là cái gì...

"Tử Mai lão tổ, Tang phu nhân, Kế Vũ..."

"Hiện tại ta chỉ nhớ rõ ba người này, cũng chỉ nhớ kỹ cuộc nói chuyện với ba người này."

"Nhưng vừa rồi chắc chắn ta không chỉ gặp ba người này!"

Bùi Lăng cau mày, lại đi về phía trước mấy bước đột nhiên trở nên hoảng hốt...

Lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng trong cửa lớn đạo quan.

Hắn đột nhiên bừng tỉnh, bây giờ mình đến Bồng Doanh quan làm cái gì?

Phải đi Lam Kha thành chứ!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức quay đầu, muốn nhanh chóng rời khỏi Bồng Doanh quan.

Nhưng vừa nhấc chân đang muốn vượt qua cánh cửa, động tác của hắn đột nhiên dừng lại.

Không thích hợp!

Sao lại biến thành ban ngày?!

Hình như mình đã quên đi rất nhiều chuyện!

Chương 531: Lệ Yến Lăng (2)

Vù.

Trong cánh cửa tròn sau lưng đột nhiên có từng cặp đèn lồng huyết sắc trôi nổi ra.

Đi thẳng về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không chút do dự, quay người đánh qua một đạo đao khí!

Oanh!

Đèn lồng huyết sắc trông thì quỷ dị lại vô cùng yếu ớt, vừa tiếp xúc với đao khí đã ầm vang vỡ nát, nổ thành mảnh vỡ huyết sắc đầy trời.

Trông lại như một trận mưa máu bay lả tả.

Dư thế đao khí không ngừng, xuyên qua cửa tròn, đánh thẳng vào sương phòng chính điện ở phía sau cửa!

Vào lúc này, trong sương phòng đột nhiên bay ra một tia ô quang, đâm thẳng vào đao khí.

Trong nháy mắt, đao khí im ắng tiêu tán, ô quang cũng lộ ra hình dáng thật, lại là một thanh tiểu đao màu đen dài hai tấc, thân đao khắc đầy phù văn, khí tức dao động, là một món pháp khí thượng giai.

Sau khi tiểu đao đánh tan đao khí cũng theo đó hạ xuống, chưa rơi xuống đất đã bị một bàn tay thon dài trắng nõn đỡ được.

Bùi Lăng cau mày nhìn nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở phía sau cửa tròn.

Thoạt nhìn người này khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt tuấn tú, phong lưu thoải mái, trên trán hơi có vẻ kiêu căng, lúc này cũng nghiêng đầu đánh giá Bùi Lăng, nói trước: "Trúc Cơ kỳ đã có thể lĩnh ngộ đao ý như thế cũng không gặp nhiều. Xin hỏi các hạ đến từ sư môn nào?"

Mặc dù vừa rồi hắn ta cũng không đánh ra hết sức, nhưng đao khí của đối phương sắc bén lại giấu giếm hàm khí, vừa nhìn đã biết xuất thân từ phái lớn.

Nhưng không biết lúc này xuất hiện ở đây, rốt cuộc là địch hay bạn?

"Trọng Minh tông, Trịnh Kinh Sơn." Bùi Lăng trầm giọng nói, cảnh giác nhìn đối phương.

Người này khí cơ hùng hậu, không thua kém đại đệ tử Hoắc Triệu Cảnh ở Xuân Đàn Thiên Sinh giáo mà hắn đã từng gặp một chút nào.

Thậm chí, chỉ một kích vừa rồi đã mơ hồ cao hơn Hoắc Triệu Cảnh một bậc!

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định cũng là đệ tử trong chín phái lớn.

Nghe vậy, tu sĩ kia ngẩn ngơ, chợt lộ ra vẻ hiểu rõ, mỉm cười nói: "Họ Trịnh, chữ Sơn... Hóa ra là kỳ lân tử của thế hệ này Trịnh gia? Ta là Lệ Yến Lăng."

Nói xong buông tay lộ ra một cái ban chỉ trên tay, ban chỉ màu đen khảm một viên bảo châu màu trắng, tản mát ra ý tối nghĩa.

Trên bảo châu khắc ba chữ "Cửu A Lệ" bằng vân triện.

Tộc nhân Lệ thị?

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, Kim Đan cơ duyên nhất phẩm sao mà trân quý!

Tuy Cửu A Lệ thị muốn thử thách hắn, nhưng cũng không đối xử lạnh nhạt với đệ tử trong tộc.

Chẳng trách Thập Ngũ thúc Lệ thị nhắc nhở hắn đừng tới quá muộn.

Hóa ra không chỉ quỷ dị nơi đây đã bắt đầu suy giảm, không duy trì được bao lâu, cũng vì còn có thiên kiêu bản tộc Lệ thị tham gia vào cơ duyên này!

Nếu kéo dài chút thời gian mới tới, chẳng may con cháu Lệ thị lấy đi cơ duyên, chẳng lẽ hắn chưa chiến đã bại?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang định mở miệng, đã thấy sau khi Lệ Yến Lăng chứng minh thân phận, giọng điệu lập tức thay đổi, không còn khách sáo như trước đó, hỏi như chuyện đương nhiên: "Trịnh sư đệ, hôm nay ngươi tới Bồng Doanh quan để làm chuyện gì?"

Hả?

Dù sao Trịnh Kinh Sơn cũng là mạch chủ tiền nhiệm một mạch Kiêm Tang, còn đi theo Lệ sư tỷ nhiều năm, nhưng nhìn dáng vẻ của Lệ Yến Lăng này, hình như căn bản không biết Trịnh Kinh Sơn?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói: "Vốn ta định đi Lam Kha thành có chút việc, kết quả đi ngang qua Bồng Doanh quan này, không biết sao lại coi Bồng Doanh quan trở thành Lam Kha thành, đi vào mới phát hiện không đúng."

Chợt hắn lại hỏi, "Lệ sư huynh cũng đi vào như vậy sao?"

Lệ Yến Lăng lắc đầu cười một tiếng, hắn ta không phải đi ngang qua Bồng Doanh quan, hắn ta đến vì Bồng Doanh quan!

Thế nhưng, hắn ta không muốn nhiều lời với Trịnh Kinh Sơn, chỉ nói: "Thế hệ này của Trịnh thị các ngươi phụ thuộc vào Lệ thị ta, cũng coi như người một nhà, đã gặp vậy đi vào với ta, ta có chuyện muốn sắp xếp ngươi đi làm."

Trịnh gia nói là phụ thuộc Lệ thị, thật ra chỉ là một trong rất nhiều gia tộc tôi tớ của Lệ thị mà thôi.

Mặc kệ y Trịnh Kinh Sơn này là thiên kiêu cỡ nào ở Trịnh gia, đứng trước mặt bất kỳ tộc nhân Lệ thị nào, cũng chỉ là nô tỳ.

Hiện tại đã gặp phải, đương nhiên Lệ Yến Lăng sẽ không buông tha người giúp đỡ đã đưa đến tận cửa.

"Vâng." Bùi Lăng bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra dù con cháu bản tộc Cửu A Lệ thị hơi kiêu ngạo, nhưng cũng không quá đáng.

Xem ra trước đó Lệ Yến Lăng này căn bản không biết chuyến này còn có đối thủ cạnh tranh khác; nhìn thái độ của Lệ Yến Lăng này, hiển nhiên cũng không biết quá nhiều!

Ngoài ra, cũng may hắn không nói tên thật.

Nhìn thái độ của đối phương, rõ ràng đã sớm thành thói quen với việc vênh mặt hất hàm sai khiến Trịnh thị, mới có thể tự nhiên sai khiến "Trịnh Kinh Sơn" như hạ nhân bình thường, từ đó không có nhiều lòng đề phòng.

Nếu nói tên họ thật, dù Lệ Yến Lăng này không biết có đối thủ, chỉ sợ vì lý do an toàn cũng sẽ tìm cơ hội ra tay.

Còn thử thách của Cửu A Lệ thị, nghĩ cũng biết chắc chắn có người Lệ thị đang âm thầm quan sát.

Đến lúc đó, Bùi Lăng đánh trả, chẳng may đánh cho tiểu tử này tàn phế, Cửu A Lệ thị cũng sẽ mất mặt; nếu không đánh trả… Cũng không thể chờ chết chứ?

Chương 532: Mười năm trước

Hắn muốn tranh thủ sự ủng hộ của Cửu A Lệ thị đi giành vị trí Thánh Tử, chứ không phải vì làm nô tài cho Lệ thị!

Huống chi, ai biết Cửu A Lệ thị nghĩ như thế nào?

Biết đâu hắn liên tục nhượng bộ Lệ Yến Lăng, Lệ thị lại cảm thấy hắn quá nhát gan, không đáng nâng đỡ thì sao?

Tóm lại, như bây giờ cực kỳ tốt!

Lệ Yến Lăng căn bản không đối xử với hắn như đối thủ, vừa hay thuận tiện Bùi Lăng ra tay bất ngờ cướp đoạt cơ duyên Kim Đan!

Huống chi, dù sao Lệ Yến Lăng này cũng là tộc nhân Lệ thị, hiểu rõ lần cơ duyên này, chỉ sợ còn hiểu nhiều hơn Bùi Lăng, đợi lát nữa vừa đúng có manh mối…

Rất nhanh, hai người xuyên qua đình viện, đi vào trong chính điện đầu tiên.

"Đúng rồi, ngươi đột phá Trúc Cơ trung kỳ khi nào?" Lệ Yến Lăng đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại hỏi.

Vẻ mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường.

Hắn nào biết Trịnh Kinh Sơn đột phá Trúc Cơ trung kỳ lúc nào?

"Trước đó không lâu." Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hàm hồ nói.

Lệ Yến Lăng khẽ gật đầu, xen lẫn vẻ trêu chọc nói: "Vậy xem ra tiểu tử ngươi giấu giếm rất sâu!"

"Ta nhớ trước đó vài ngày, tiện tỳ Chu gia kia còn lấy ngươi ra để chế nhạo Liệp Nguyệt, nói ngươi chỉ là Luyện Khí tầng chín, không chỉ một lần bại bởi Miêu gì đó xuất thân hàn vi, dù tham gia Thi Đấu Ngoại Môn, e rằng cũng không lấy được thứ tự tốt gì."

"Đột nhiên lại làm mất mặt Lệ thị ta."

"Không ngờ lại im hơi lặng tiếng xây thành đạo cơ, hơn nữa còn đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ!"

Trong giọng nói của hắn ta thể hiện ra chút khen ngợi, "Là Liệp Nguyệt để ngươi làm như thế, tiện cho tiện tỳ Chu gia một bài học? Điều này không sai, cố gắng thật tốt, chỉ cần ngươi có thể làm rạng rỡ thêm vinh dự cho Lệ thị ta, tất nhiên Lệ thị ta không tiếc ban thưởng!"

Nói đến chỗ này, hắn ta đã đi vào trong chính điện.

Cái gì?!

Bùi Lăng cảm thấy hoảng sợ, vội vàng tăng nhanh bước chân, đi vào theo.

Đây là một tòa đại điện rộng rãi, sau khi vào cửa, đầu tiên nhìn thấy một chiếc rèm nặng rủ xuống từ đỉnh điện, che khuất tượng thần trong bàn thờ.

Phía trước rèm nặng xếp đặt một cái bàn dài, trên bàn trưng bày trái cây, đủ loại thức ăn, thoạt nhìn lại vô cùng mới mẻ.

Nhất là mấy loại quả vẫn dính giọt nước vừa rửa, dường như vừa được mang lên.

Chỉ là xung quanh trống rỗng không thấy người thứ ba.

Hai bên kệ nến đặt rất nhiều sáp nến, chỉ có rất ít hương nến còn đang yếu ớt thiêu đốt.

Toàn bộ trong điện nồng nặc mùi hương nến.

Dưới bàn dài đặt mấy cái bồ đoàn ngổn ngang lộn xộn, gần như mỗi cái đều bị mở ra kiểm tra.

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng hơi thay đổi.

Không biết sao, hắn luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi quen thuộc, dường như lúc trước mình đã từng đến đây.

Nhưng hắn cẩn thận nhớ lại một lượt, không tìm ra chút ký ức liên quan nào.

Thấy Lệ Yến Lăng chắp tay đứng trước bàn dài, ngửa đầu đánh giá chiếc rèm nặng che đậy tượng thần, hắn nhanh chóng suy nghĩ một lượt, đi tới hỏi: "Lệ sư huynh, Thi Đấu Ngoại Môn liên quan trọng đại, không biết có thể mời sư huynh chỉ điểm một hai?"

Lệ Yến Lăng nghe vậy xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng: "Ngươi đã Trúc Cơ trung kỳ, còn cần chỉ điểm gì?"

"Dù Hàn Tư Cổ vẫn còn đó, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng đến vị trí hạng nhất của ngươi!"

"Chứ đừng nói đến trong chiến dịch Vạn Hủy hải mấy tháng trước, chẳng những Hàn Tư Cổ mất tích, trong số đám thiên kiêu mạnh nhất ngoại môn cũng có không ít người vẫn lạc."

"Dù người may mắn không chết, cũng gần như bị thương nặng nề."

"Lần Thi Đấu Ngoại Môn này, chắc sẽ đơn giản hơn lần trước."

"Đừng nói với tu vi hiện tại của ngươi, dù ngươi chỉ vừa đột phá Luyện Khí tầng chín, hơi tốn chút tâm tư với ngoại lực, cũng có thể vấn đỉnh mười người đứng đầu thi đấu!"

Bùi Lăng nghe lời nói của hắn ta, dù cố hết sức che giấu, sắc mặt vẫn nhanh chóng trở nên âm trầm.

Hiện tại ý tứ trong lời nói của Lệ Yến Lăng này rõ ràng là mười năm trước!

Khi đó Trịnh Kinh Sơn chưa tiến vào nội môn, chưa từng làm mạch chủ Kiêm Tang, dù đã đi theo Lệ Liệp Nguyệt, nhưng cũng không tính phát triển, cũng khó trách Lệ Yến Lăng từng nghe nói cái tên này nhưng căn bản không biết bản tôn… Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Là Lệ Yến Lăng này chịu sự ảnh hưởng của quỷ dị nơi đây, ký ức hỗn loạn, đã mất đi ký ức trong mười năm qua; hay là… Mình lại đi về mười năm trước!?

Không, không phải là cái sau!

Dù sao, Bồng Doanh quan chỉ mới xảy ra điều khác thường trong thời gian một năm mà thôi…

Lúc này, phát hiện vẻ mặt Bùi Lăng không đúng, Lệ Yến Lăng nhíu mày hỏi: "Sao thế?"

Bùi Lăng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không có gì. Không biết sư huynh có chuyện gì cần ta làm?"

Nghe vậy, Lệ Yến Lăng cũng không quá để ý vẻ khác thường của Bùi Lăng, Trịnh gia chỉ là con chó được Lệ thị nuôi, hơn nữa còn là một con trong số bầy chó, làm chủ nhân, lúc tâm trạng tốt hắn ta còn quan tâm một hai.

Nhưng hiện tại chính sự quan trọng, hắn ta đâu có tâm trạng để ý một con chó đang suy nghĩ gì?

Nghĩ vậy, Lệ Yến Lăng mở miệng nói: "Hiện tại Bồng Doanh quan này có chút vấn đề. Mà ta phụng mệnh gia tộc đến đây giải quyết."

Chương 533: Xà Yêu hóa hình (1)

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể vào, không thể ra."

"Nhất định phải tìm ra tất cả ngọn nguồn nơi đây, mới có thể rời khỏi."

"Nếu không ta có hộ thân chi pháp gia tộc cho, nhiều lắm chỉ lãng phí một ít."

"Ngươi lại không có."

"Hiện tại những chuyện ta muốn ngươi làm, cũng vì tốt cho ngươi."

Nói xong, hắn ta lấy ra một cái đèn lồng huyết sắc từ trong túi trữ vật, "Bây giờ ngươi cầm theo nó đi một vòng toàn bộ đạo quan. Nhớ kỹ, dù thấy cái gì cũng không được ra tay, cũng không nên tùy tiện tới gần tất cả sự vật khác thường."

"Chỉ cần lập tức trở về chỗ này nói cho ta biết tình huống!"

Bùi Lăng nghe vậy nhíu mày nhưng không tiếp nhận đèn lồng.

Mới nghe thì yêu cầu của đối phương không khó, nhưng nếu thật sự như thế, nhìn dáng vẻ của Lệ Yến Lăng này cũng không phải mới vào, vì sao không tự đi?

"Lệ sư huynh, ta còn có một vấn đề muốn hỏi." Nhanh chóng suy nghĩ một chút, Bùi Lăng nói.

Sắc mặt Lệ Yến Lăng hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói: "Nói."

"Rốt cuộc việc quỷ dị trong Bồng Doanh quan đã kéo dài bao lâu?" Bùi Lăng trầm giọng hỏi.

Lệ Yến Lăng nhướn mày đang muốn nói chuyện, đột nhiên gian ngoài "ầm ầm" một tiếng!

Một đạo kinh lôi đột ngột vang lên!

Ngay sau đó, mưa to rơi xuống đánh vào gạch xanh trên mặt đất trong đình, trong nháy mắt tràn ngập một luồng khói xanh.

Khói xanh lượn lờ chiếu rọi ra vài bóng dáng oan hồn.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng giật mình, hắn đột nhiên cảm ứng được mấy oan hồn này có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với mình, rõ ràng chịu sự điều khiển của hắn!

Không đợi hắn kịp phản ứng, Lệ Yến Lăng không chút chậm trễ ra tay, tiểu đao màu đen rời tay bay ra, xẹt qua một đường vòng cung quỷ quyệt giữa không trung, vào thời khắc cực kỳ nguy cấp, chém giết tất cả oan hồn ngay tại chỗ!

"Cơn mưa này có gì đó quái lạ." Thu hồi tiểu đao, Lệ Yến Lăng từ tốn nói, "Những oan hồn này đột nhiên xuất hiện, cũng không biết đến từ nơi nào. Mặc dù trông mấy thứ thế này rất yếu, nhưng nhất thiết phải giải quyết trước tiên, nếu không chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra sự biến hóa thế nào."

Bùi Lăng nhíu mày, nhanh chóng kiểm tra túi Dưỡng Hồn của mình một chút, nhanh chóng xác định trong số oan hồn mình nuôi dưỡng, lại thiếu mất mấy con!

Xem ra vừa nãy hắn cảm giác không sai, những oan hồn bị Lệ Yến Lăng chém giết đều là của hắn...

Thế nhưng, việc đã đến nước này chỉ là vài oan hồn Luyện Khí kỳ, cũng không phải việc gì lớn, hắn cũng lười nhắc lại.

Đang muốn mở miệng tiếp tục nói vấn đề vừa rồi, đột nhiên phát hiện được gì đó, nhìn ra ngoài.

Lệ Yến Lăng cũng mỉm cười, nói: "Có người tới."

Nụ cười của hắn ta hơi kỳ quái, trong chốc lát cũng không giục Bùi Lăng cầm đèn lồng đi dò xét đạo quan nữa.

Không lâu sau, trong đình truyền đến tiếng bước chân, đã thấy một thiếu niên đỡ một thiếu nữ tuổi tác tương đương lảo đảo đi đến.

Quần áo của hai người này tinh tế, lúc này lại bị nước mưa thấm ướt, trên vạt áo còn dính không ít bùn đất, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác.

"Vân Nương, ngươi xem ở đây có chỗ tránh mưa!" Thấy đại điện hoàn hảo không chút tổn hại, thiếu niên thầm thở phào, vui vẻ nói, "Chúng ta đi vào nhanh một chút, quần áo ngươi đều ướt đẫm rồi."

Nói đến một câu cuối cùng, thiếu niên vụng trộm liếc nhìn vạt áo thiếu nữ.

Thiếu nữ Vân Nương kia có vẻ ngoài xinh đẹp, mặc áo ngắn màu hồng nhạt, váy lụa màu vàng thắt lưng màu hồng, bên trong lại là một kiện kha tử(1) màu đỏ chót thêu tịnh đế liên. Kha tử kia thì cũng thôi, sau khi gặp mưa lại càng ửng đỏ hơn, làm nổi bật lên làn da vốn tuyết trắng, càng óng ánh mấy phần.

(1) Là một phụ kiện với mục đích che phần nút thắt trên ngực.

Nhưng áo lót màu hồng nhạt bị thấm ướt gần như sáng long lanh, trực tiếp để lộ ra da thịt bên trong.

Thiếu niên nhìn mấy lần sợ bị phát hiện, vội vàng nghiêng đầu đi, bên tai đã lặng yên đỏ hồng.

Hình như Vân Nương không hề hay biết gì hết, nhấc tay lau nước mưa trên mặt, gật đầu thật mạnh: "Tam Lang, vất vả cho ngươi rồi, đều tại ta, đang tốt đẹp lại kéo ngươi lên núi chơi, còn lạc đường."

"Sao có thể trách ngươi chứ?" Thiếu niên Tam Lang vội vàng nói, "Chỉ cần đi cùng với ngươi, ta cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đừng nói bây giờ chỉ gặp mưa thôi, dù gặp phải cái gì, ta đều không hối hận!"

Nghe vậy, hai gò má Vân Nương hơi đỏ lên, còn chưa nói gì lại nghe trong điện truyền ra một tiếng cười mỉa mai ngắn ngủi.

Cặp uyên ương nhỏ lập tức giật mình, Tam Lang vội vàng bảo vệ Vân Nương ở sau lưng, cảnh giác quát: "Ai?"

Trong đại điện, Bùi Lăng cách màn mưa nhìn cặp thiếu nam thiếu nữ trước mặt, cảm giác đã từng quen biết lại xuất hiện trong lòng.

Nhưng cũng như tòa đại điện lúc vừa đi vào, cẩn thận nhớ lại sẽ phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì.

Thế nhưng, thiếu niên kia cũng thôi, cả người thiếu nữ kia nồng nặc yêu khí, khí tức âm lãnh không thua kém mình và Lệ Yến Lăng một chút nào.

Thấy hắn nhìn chằm chằm Vân Nương đánh giá, Lệ Yến Lăng mỉm cười một tiếng, truyền âm nói: "Một còn Xà Yêu Kết Đan kỳ hóa hình thôi, không cần lo lắng."

"Dị loại thành đạo vốn đã khó khăn, Xà Yêu kia linh cơ hỗn tạp, tu vi vẩn đục không chịu nổi, hiển nhiên cũng không phải truyền thừa Thanh Yếu."

"Đối với người Thánh tông chính thống như ngươi và ta, không đủ đáng sợ."

Chương 534: Xà Yêu hóa hình (2)

Xà Yêu Kết Đan Hóa hình?

Bùi Lăng cảm thấy ngạc nhiên, không nhịn được nhìn thiếu niên kia thêm mấy lần.

Thật ra hắn cũng nhìn ra thiếu nữ Vân Nương này là yêu thú tu vi cao thâm, lại không ngờ đối phương là Xà Yêu Kết Đan kỳ.

Vấn đề là, thiếu niên này chỉ là phàm nhân.

Lấy tu vi của Vân Nương không cần hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp, tự mình đi lừa chứ?

Chẳng lẽ, thể chất thần hồn của thiếu niên này có chỗ đặc biệt?

Vào lúc này, nghe được Tam Lang quát hỏi, thấy Lệ Yến Lăng thờ ơ, biết hắn ta đang khoe khoang thân phận, khinh thường đối đáp với phàm nhân, suy nghĩ hơi thay đổi, cất giọng nói: "Không cần lo lắng, chúng ta cũng lên núi gặp mưa, đến đây trò chuyện nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Tam Lang do dự một lúc, nghiêng đầu nhìn Vân Nương trong ngực, thấy tóc mai thiếu nữ xoã tung, váy áo ướt đẫm, giữa hàng lông mày và trên mi mắt đều dính đầy hạt mưa, thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Mặc dù hơi cảnh giác với người trong điện, nhưng nghĩ tới Vân Nương yếu đuối như thế, lại không tránh mưa biết đâu sẽ nhiễm hàn khí ủ thành bệnh nặng... Tam Lang cắn răng một cái, đỡ Vân Nương đi vào, trầm giọng nói: "Tại hạ Khấu Tam Lang con trai trưởng Khấu gia Lam Kha thành, gia phụ là chủ Lam Kha thành, xin hỏi tôn hiệu của hai vị?"

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã thấy rõ người trong điện, không khỏi khẽ giật mình.

Chỉ thấy phía trước điện thờ là hai tên nam tử trẻ tuổi, một người mặc vũ y áo choàng, khuôn mặt như vẽ, phong nghi tuấn tú, khí chất nhanh nhẹn xuất trần không giống người trong hồng trần; một người áo vải khoái ngoa đeo trường đao, trang phục trông thô sơ, trên trán lại rất kiên nghị trầm ổn, khí tức trên người thu liễm, nhưng không biết vì sao Khấu Tam Lang nhìn hắn thêm vài lần lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dường như từ nơi sâu xa có núi thây biển máu hiện ra.

Suy nghĩ tiếp tục lấy gia thế bà bảy dì tám của mình ra để chấn nhiếp đối phương của hắn ta lập tức tan thành mây khói.

Lệ Yến Lăng đánh giá hai người một chút, vốn muốn đưa đèn lồng huyết sắc cho Bùi Lăng, lại nói: "Thân thể hai người các ngươi yếu đuối, gặp mưa quá lâu, khí lạnh lẽo ẩm ướt xen lẫn với chướng lệ ở trong núi rừng đã vào tận xương, cứ thế này chắc chắn sẽ bị một cơn bệnh nặng."

"Gặp được là có duyên, đã vậy các ngươi cầm theo cái đèn lồng này ra ngoài, đi quanh đạo quan một vòng, bệnh khí sẽ tự tiêu tán."

Khấu Tam Lang nghe vậy khẽ giật mình, vô thức lộ ra vẻ nghi ngờ.

Cùng lúc đó, đôi mắt của Vân Nương dựa vào trong ngực hắn ta lập tức sắc bén, nhìn thẳng về phía Lệ Yến Lăng, trong con ngươi lại hóa thành con ngươi hình dọc lạnh băng, vẻ uy hiếp lộ rõ trên mặt.

Lệ Yến Lăng không nhúc nhích chút nào, tiếp tục khuyên nhủ: "Bản thân ngươi là nam nhi thì cũng thôi. Nhưng tiểu nương tử này tuổi nhỏ xinh đẹp như bông hoa, nếu vì vậy mà hương tiêu ngọc vẫn, chẳng lẽ không phải bi kịch chốn nhân gian sao?"

Khấu Tam Lang nhíu mày nói: "Đèn lồng khử bệnh? Xin hỏi các hạ là?"

Nghe vậy Lệ Yến Lăng đưa một ngón tay ra, lập tức sinh ra một đám lửa lớn, ngay sau đó lại hóa thành một Hỏa Xà lớn khoảng chén ăn cơm lao thẳng về phía Khấu Tam Lang!

Thấy thế Vân Nương đang muốn ra tay, ai ngờ Hỏa Xà đến giữa không trung một chia thành hai, đột nhiên vòng quanh bọn họ một vòng rồi ầm ầm tiêu tán.

Ngay sau đó, Khấu Tam Lang ngạc nhiên sờ vạt áo của mình, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, vốn quần áo của hắn ta và Vân Nương đã sớm ướt đẫm, lúc này lại nhẹ nhàng thoải mái khô ráo, dường như vừa được tắm rửa qua, thậm chí ngay cả chút bùn bắn lên cũng không cánh mà bay!

"Tiên sư?!" Khấu Tam Lang vô cùng vui mừng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Khấu Tam Lang bái kiến Tiên sư!"

Lệ Yến Lăng cẩn thận gật đầu, ống tay áo rộng nhẹ nhàng, đưa đèn lồng huyết sắc tới: "Chúng ta là người thế ngoại, không nói những lễ nghi phiền phức này, đứng lên đi."

"Vâng!" Khấu Tam Lang thành kính dập đầu một cái, mới cẩn thận đứng lên, tiếp theo khom người, duỗi hai tay ra rất cung kính nhận lấy đèn lồng...

"Chậm đã!" Trong mắt Vân Nương kia lộ ra vẻ tàn khốc, vội vàng kéo hắn ta lại, "Tam Lang nghĩ lại! Ở nơi dã ngoại hoang vu, ai biết bọn họ có lai lịch thế nào?"

"Cái gọi là đèn lồng khử bệnh, căn bản chưa từng nghe thấy!"

"Huống chi ta tự hiểu bản thân mình, chỉ gặp mưa mà thôi, nhiều lắm là bị một trận phong hàn, uống mấy thang thuốc là được, ngươi đừng nghe hắn!"

"Vân Nương, không được vô lễ với Tiên sư!" Khấu Tam Lang nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đưa một tay bịt miệng nàng, sợ hãi nhận tội với Lệ Yến Lăng, "Tiên sư thứ tội, Vân Nương tuổi nhỏ không biết gì, kính xin Tiên sư đừng so đo với nàng."

Lệ Yến Lăng tha thứ nói: "Không sao."

Hắn ta nói xong buông tay ra, đèn lồng huyết sắc lơ lửng giữa không trung chủ động trôi về phía Khấu Tam Lang.

Thấy thế, Vân Nương căng thẳng, đang muốn tiếp tục ngăn cản Khấu Tam Lang đưa tay ra, lại thấy tình lang này của mình không chút do dự cầm lấy cán đèn lồng.

"Đa tạ Tiên sư, ta đưa Vân Nương đi ra gian ngoài loại trừ bệnh khí." Khấu Tam Lang nói xong vội kéo Vân Nương, lại hành lễ với Lệ Yến Lăng mới không kịp chờ đợi đi ra ngoài.

Chương 535: Tìm được! (1)

Sắc mặt Vân Nương âm trầm, đi theo Khấu Tam Lang đến cửa đại điện, nhân lúc Khấu Tam Lang cúi đầu vượt qua bậc cửa, đầu đột nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp lại biến thành một đầu rắn to lớn dữ tợn!

Cái đầu to như cái đấu hiện hình tam giác ngược, hai con ngươi huyết hồng lạnh băng, ánh mắt nhìn vào trong điện ẩn chứa sát cơ lạnh thấu xương. Miệng rắn há ra phun một đoàn sương độc màu xanh thẫm thẳng về phía Lệ Yến Lăng!

Lệ Yến Lăng mỉm cười, mặc cho sương độc tới người, lại đứng yên tại chỗ điềm nhiên như không có việc gì.

Ngay lúc sương độc chạm đến áo bào hắn ta, mấy người giấy bay ra ống tay áo hé miệng hút vào một lúc, thôn phệ sạch sẽ sương độc!

Vốn những người giấy này trắng bệch, sau khi thôn phệ sương độc dần chuyển thành màu xanh thẫm, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện, dường như chờ mong lại đến một lần nữa.

Thấy một kích không có tác dụng, Vân Nương hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng khôi phục hình dáng thiếu nữ lại quay đầu đi.

Ngay sau đó, Khấu Tam Lang như có cảm giác nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ nói: "Vân Nương, sao thế?"

"... Không có gì." Vân Nương miễn cưỡng cười một tiếng.

Nhìn hai người rời đi, Lệ Yến Lăng còn chưa mở miệng, Bùi Lăng trầm giọng hỏi: "Lệ sư huynh, cái đèn lồng kia là có ý gì?"

"Chờ chút nữa ngươi sẽ biết." Lệ Yến Lăng mỉm cười, thấy Bùi Lăng cau mày, thuận miệng trấn an, "Yên tâm, ngươi là người của Lệ thị ta, đương nhiên vi huynh sẽ không làm việc hại ngươi."

Bùi Lăng trầm ngâm, tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi: "Lệ sư huynh, rốt cuộc loại quỷ dị trong Bồng Doanh quan đã xuất hiện bao lâu rồi?"

"Cũng khoảng một năm." Lệ Yến Lăng tùy ý trả lời, "Thật ra, dù lần này ta không đến điều tra, nhiều nhất qua hai ba tháng nữa, quỷ dị nơi này cũng sẽ biến mất."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhíu mày, điều này giống hệt với manh mối mà Lệ thị cho hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất không thích hợp.

Lúc này, Lệ Yến Lăng lại như không có việc gì, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, gần đây tình huống lệnh tôn như thế nào?"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, phụ thân Trịnh Kinh Sơn?

Điều duy nhất hắn biết về phụ thân của Trịnh Kinh Sơn là năm đó Trịnh Kinh Sơn nghịch luân giết cha, luyện thành một đạo huyết mạch thần thông, rực rỡ hào quang trên Thi Đấu Ngoại Môn... Vấn đề là, bình thường Trịnh Kinh Sơn và phụ thân có quan hệ như thế nào, cụ thể giết cha lúc nào, lại luyện thành huyết mạch thần thông lúc nào, hắn hoàn toàn không biết.

Lo lắng sập bẫy, Bùi Lăng hàm hồ nói: "Gần đây ta đều tu luyện..."

Lệ Yến Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, có ý riêng nói: "Lúc lệnh tôn thiếu niên từng tổn thương căn cơ, tu vi dừng bước nhiều năm, trước đó nghe nói hắn đạt được một bộ công pháp lưu truyền từ Vô Thủy sơn trang, dự định thử phế công dựng lại. Chờ rời khỏi nơi đây, trước khi ngươi tiến vào nội môn tốt nhất đừng về Trịnh gia, tránh làm phiền hắn."

Bùi Lăng không hiểu rõ những chuyện cũ này lắm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng ghi nhớ lời nói của hắn ta, ngắn gọn nói: "Vâng."

"Đợi ta giải quyết xong việc Bồng Doanh quan này, có thể kết thành Kim Đan đại đạo." Lệ Yến Lăng trầm ngâm, đột nhiên lại nói, "Đến lúc đó, vị trí mạch chủ thượng tam mạch nội môn chắc chắn là vật trong túi ta."

Nghe lời này, Bùi Lăng đang định chúc mừng, nhưng ngay sau đó Lệ Yến Lăng lại nói tiếp, "Mặc dù ngươi là đích tử Trịnh thị, nhưng sau khi lệnh tôn bị thương, địa vị đã rơi xuống ngàn trượng."

"Nghe nói, năm đó ngay cả đồ mà Lệ thị ta phát cho hắn để chữa thương, cũng bị tộc nhân âm thầm đổi thành hàng nhái?"

"Nếu ngươi luôn ở lại ngoại môn thì cũng thôi."

"Đã tiến vào nội môn, không ai nâng đỡ cuối cùng cũng không tốt."

"Vậy đi, chờ lấy được thứ tự trong Thi Đấu Ngoại Môn, đến chỗ ta nghe theo sai khiến."

"Tương lai Kết Đan, ta sẽ góp lời với trong tộc tranh thủ cho ngươi một cơ hội Kim Đan đại đạo."

Lệ Yến Lăng chậm rãi nói, vẻ mặt tự nhiên, đầy vẻ kiêu căng và tự tin đặc biệt của con em danh môn thế gia.

Rất hiển nhiên, hắn ta thấy đây là ban cho Trịnh Kinh Sơn một cơ hội cực tốt, căn bản không thể bị cự tuyệt!

Đương nhiên Bùi Lăng không thể cảm thấy hứng thú với lời mời chào của Lệ Yến Lăng, toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở việc Bồng Doanh quan.

Nghe vậy thuận miệng nói qua loa: "Đa tạ Lệ sư huynh thưởng thức! Xin sư huynh yên tâm, hạng nhất lần Thi Đấu Ngoại Môn này, không phải Trịnh Kinh Sơn ta thì không còn ai hơn nữa!"

"Đến lúc đó nguyện ra sức làm trâu ngựa cho sư huynh."

"Tốt!" Lệ Yến Lăng hài lòng vỗ vai Bùi Lăng.

Trịnh thị chỉ là một trong những con chó mà Lệ thị, Trịnh Kinh Sơn lại là một trong rất nhiều con cháu Trịnh thị, vốn hắn ta không để ý người này lắm.

Nhưng đạo đao khí vừa rồi của đối phương có thể nói là biết tròn biết méo, ngược lại cũng có chút năng lực.

Chờ sau khi mình về tông, nhậm chức mạch chủ thượng tam mạch, cũng cần một vài thành viên tổ chức.

Hắn ta rất coi trọng Trịnh Kinh Sơn này.

Thấy tâm trạng Lệ Yến Lăng không tệ, Bùi Lăng nhân cơ hội hỏi: "Lệ sư huynh, trong Bồng Doanh quan này, ngoại trừ không thể rời đi, còn có thứ gì cần phải chú ý không?"

Chương 536: Tìm được! (2)

"Ha ha ha..." Lệ Yến Lăng cười to một trận, vẻ mặt thoải mái đang muốn trả lời, đột nhiên lại thay đổi.

Phát hiện được vẻ khác thường của hắn ta, Bùi Lăng vội vàng hỏi: "Lệ sư huynh, sao thế?"

Thấy Lệ Yến Lăng khép hờ hai mắt, dường như nghiêm túc cảm giác một phen, chợt mở hai mắt ra, trầm giọng nói: "Bọn họ tìm được rồi! Đi!"

...

Cùng lúc đó, trong đường hẻm cây cỏ rậm rạp.

Khấu Tam Lang cẩn thận đưa một tay đẩy cành lá trước mặt ra, một tay cầm đèn lồng huyết sắc, thỉnh thoảng quay đầu dặn dò Vân Nương đuổi theo: "Vân Nương, vận khí của chúng ta thật tốt! Không ngờ vào đạo quan tránh mưa, còn có thể gặp được Tiên sư!"

"Vị Tiên sư kia cũng thật lợi hại, mới làm thế đã hong khô quần áo của hai chúng, hơn nữa Hỏa Xà kia đáng sợ như vậy, lại không hề làm chúng ta bị thương."

"Ôi, đáng tiếc ta không có thiên phú tu hành, nếu không ta thật sự muốn mặt dày bái sư, cũng không biết hắn có chịu thu nhận ta hay không."

"Thế nhưng, xem ra cái đèn lồng mà Tiên sư cho đúng là bảo bối."

"Ngươi xem, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không dính chút nước mưa nào!"

Khấu Tam Lang mừng khấp khởi nói, "Đợi lát nữa ta thử xem có thể cầu xin Tiên sư bán cái đèn lồng này cho chúng ta hay không? Vậy sau này ngươi sẽ không bị bệnh nữa!"

Vân Nương nghe vậy sắc mặt tái xanh, trong lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn cái đèn lồng huyết sắc này có vấn đề!

Nhưng lòng dạ Khấu Tam Lang đơn thuần, bị yêu đạo kia nói dăm ba câu lừa đến xoay quanh, thậm chí còn không nghe cả lời của mình.

Không được, không thể để Tam Lang mạo hiểm nữa!

Nghĩ vậy, dưới chân nàng đột nhiên uốn éo, "ôi chao" một tiếng, ngã xuống bên cạnh.

Khấu Tam Lang giật mình, vội vàng đưa tay đỡ, nhưng tay cầm đèn lồng đột nhiên đau nhói, vô thức buông tay ra.

Ngay sau đó, một luồng gió lạnh mang theo chút mùi hôi thối cuốn qua, một phát đẩy đèn lồng ra, rơi mạnh xuống đất.

Đèn lồng huyết sắc lập tức té chia năm xẻ bảy rơi đầy đất.

Khấu Tam Lang đỡ Vân Nương trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này: "Không được! Ta làm hỏng chiếc đèn lồng Tiên sư cho ta rồi! Làm sao bây giờ?"

"Tam Lang, đây không phải Tiên sư!" Vân Nương vừa tức vừa vội, nói, "Đó là kẻ lừa gạt!"

"Vân Nương đừng như vậy." Khấu Tam Lang lại vội vàng che miệng nàng, nhỏ giọng nói, "Ta nghe nói Tiên sư đạo pháp thông thần, dù chỗ này cách chính điện một đoạn, biết đâu Tiên sư cũng có thể nghe được... Sao ngươi có thể nói người ta là lừa đảo chứ? Hắn không muốn cái gì hết, vừa hong khô quần áo cho chúng ta, vừa đưa đèn lồng khử bệnh cho ngươi, có thể lừa gạt chúng ta cái gì?"

"Hơn nữa, dù sau đó hắn đòi chút vàng bạc, ta cũng không thiếu tiền bạc."

"Vì sức khỏe của ngươi, ta cam tâm tình nguyện bỏ ra."

Nói xong, hắn ta muốn trở về tìm Lệ Yến Lăng, "Ta đi nhận tội với Tiên sư, xin hắn ban thưởng một cái đèn lồng khác."

Vân Nương thấy thế, con ngươi lại trở nên tĩnh mịch, giọng điệu cũng từ xinh xắn hoạt bát trở nên trầm thấp dinh dính, yếu ớt nói: "Rốt cuộc ngươi nghe người khác, hay là nghe ta?"

Hai mắt Khấu Tam Lang đăm đăm hốt hoảng nhìn vào mắt của nàng, hoàn toàn không phát hiện đôi mắt được hắn ta ca tụng là làn xuân thủy kia đột nhiên biến thành con mắt dọc.

Hắn ta vô thức nói ra lời trong lòng: "Đương nhiên ta nghe ngươi, tất cả đều nghe theo ngươi!"

Trong lòng Vân Nương hài lòng, không nhịn được nâng tay áo che miệng, cười hì hì.

Vào lúc này, trong màn mưa sau lưng hai người đột nhiên hiện ra một đám hư ảnh mơ hồ.

Đám hư ảnh này đứng nguyên tại chỗ một lát như đang do dự.

Khấu Tam Lang hồn nhiên không hay biết, còn đang mỉm cười ngu ngốc liếc mắt đưa tình với Vân Nương, một cái bóng mờ trong đó đột nhiên ra tay, vỗ một chưởng về phía hai người!

Chưởng kình gào thét như rồng, không chút trở ngại xuyên qua thân thể hai người, trong lúc gào thét, rất nhiều cây cỏ bị nó lướt qua đều nát thành bột mịn!

Trong nháy mắt, hư ảnh khác nhanh chóng nhạt lại, chỉ còn hư ảnh ra tay càng ngày càng rõ ràng trong mưa.

Trong lòng Vân Nương lập tức có cảm giác, đột nhiên trở tay ấn một cái vào đỉnh đầu Khấu Tam Lang.

Trước mắt Khấu Tam Lang lập tức tối sầm lại, không biết cái gì nữa.

Thấy tình lang đã mất đi ý thức, Vân Nương đột nhiên quay đầu nhìn về phía một tu sĩ áo bào xanh đang đề phòng đứng ở sau lưng mình!

Mưa to như trút nước.

Tử Mai lão tổ vẻ mặt mờ mịt đứng trong mưa, pháp lực tự vận chuyển xua tan mưa bụi, vô cùng nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh.

Hắn ta cảm thấy dường như mình đã quên lãng rất nhiều chuyện?

"Xảy ra chuyện gì? Hình như vừa rồi ta đang ra tay?"

"Không đúng! Ta và Tang phu nhân muốn đi Vạn Hủy hải... Sao đột nhiên đến đạo quán này?!"

"Hơn nữa, Tang phu nhân đâu?"

Trong lòng suy nghĩ từng điều một, trên mặt Tử Mai lão tổ lại vô cùng bình tĩnh, sau khi xác định xung quanh không có người nào nữa lại nhìn về phía một đôi thiếu niên nam nữ duy nhất trong phạm vi tầm mắt, hơi híp mắt lại.

Thoạt nhìn thiếu niên kia chỉ là một phàm nhân bình thường, không ảnh hưởng đến tình hình; ngược lại thiếu nữ vẻ ngoài đẹp đẽ động lòng người kia lại yêu khí tràn trề, quanh người mơ hồ truyền ra mùi ngai ngái khiến người ngửi được cảm thấy trong đầu hơi nặng nề, hiển nhiên là yêu thú hóa hình!

Chương 537: Đây không phải ngày đầu tiên!

Cùng lúc đó, đôi mắt dọc của Vân Nương như một sợi dây lạnh lùng nhìn về phía Tử Mai lão tổ.

Nàng thầm nghĩ trong lòng thật xui xẻo.

Khó khăn lắm mới hẹn hò với tình lang đi ra ngoài, vốn muốn giả vờ lạc đường để ở cạnh đối phương lâu hơn, kết quả lúc đi ngang qua Bồng Doanh quan lại gặp cơn mưa to.

Vốn tưởng dã ngoại hoang vu bị tình lang kéo vào tránh mưa cũng có tình thú khác.

Ai biết vừa vào trong điện đã gặp phải hai tên tu sĩ Nhân tộc không có ý tốt.

Tu vi của hai người kia không bằng nàng, nhưng âm thầm giao thủ một hiệp, trong chốc lát nàng cũng không thể làm gì đối phương.

Chỉ sợ, sư thừa của hai Nhân tu gian trá kia cũng có chút lai lịch.

Nếu thật sự ra tay, dù nàng là Xà Yêu Kết Đan kỳ, cũng chưa chắc đã tất thắng.

Sau khi rời khỏi điện, khó khăn lắm mới giải quyết xong chiếc đèn lồng sẽ mang tới tai hoạ ngầm cho tình lang, mãi mới được vuốt ve an ủi một lát, kết quả nhảy ra một tên Nhân tộc Kết Đan!

Đây là sự tồn tại cùng một cấp độ với nàng!

Rốt cuộc cái đạo quan quỷ quái này đã xảy ra chuyện gì, liên tục xuất hiện Nhân tu thì cũng thôi đi, mấu chốt không có một ai là kẻ dễ chơi.

"Ta không muốn giết người, đừng ép ta!" Vân Nương âm thầm nghiến răng, khàn giọng uy hiếp.

Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, trong miệng anh đào chợt lóe lên lưỡi rắn đỏ tươi rồi biến mất, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt.

Tử Mai lão tổ thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn ta đột nhiên đi đến nơi này, trong đầu hỗn độn còn chưa hiểu rõ tình hình, tất nhiên cũng không muốn tùy tiện ra tay với một con Xà Yêu hóa hình.

Lập tức nói: "Đã vậy, chúng ta tự mình lùi lại?"

"Tốt! Chúng ta đi ra phía sau." Vân Nương lập tức gật đầu, chỉ về phía trung điện của đạo quan.

Tiền điện của đạo quan này là chỗ của hai tên bụng dạ ác độc vừa rồi.

Nàng không muốn thấy chút nữa tình lang lại bị đối phương lấy danh nghĩa Tiên sư lừa gạt đến xoay quanh, bởi vậy đương nhiên sẽ không lựa chọn quay về.

Tử Mai lão tổ khẽ gật đầu, hắn ta đột nhiên xuất hiện ở đây, vốn cũng không muốn đi sâu hơn.

Xà Yêu kia chủ động lựa chọn đi vào trong đạo quan, cũng không xung đột với dự định tiếp theo của hắn ta.

Thế là, Tử Mai lão tổ lùi về phía cửa lớn.

Đôi phương đề phòng lẫn nhau, lùi lại từng bước một.

Lúc này mưa vẫn đang rơi, mưa to như trút nước vẩy ra hơi khói tràn ngập cả đình.

Dù lấy thị lực tu sĩ cũng không nhìn được bao xa.

Tử Mai lão tổ phát hiện được, trong lòng càng thêm nghiêm nghị.

Hắn ta dùng thần niệm cảm ứng xa xa, xác nhận Xà Yêu hóa hình kia đã mang theo thiếu niên phàm nhân nhanh chóng chạy tới trung điện, lúc này mới thầm thở phào muốn tăng tốc độ rời khỏi đạo quan trước rồi lại nói. Vào lúc này, có hai bóng dáng chậm rãi đi ra từ trong màn mưa sau lưng.

"Ai?!" Tử Mai lão tổ đột nhiên quay đầu nhìn hai bóng người kia.

Trong màn mưa, ban chỉ trong tay Lệ Yến Lăng lấp lóe ánh sáng nhạt dâng lên một đạo bình chướng vô hình, hất ra hạt mưa đập vào mặt cho mình và Bùi Lăng đi tụt lại nửa bước.

Hắn ta vừa nhanh chân đi về phía Tử Mai lão tổ, vừa nói: "Đợi chút nữa vi huynh Kết Đan, ngươi hộ pháp thay vi huynh."

"Đợi vi huynh kết thành Kim Đan, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi!"

Kết Đan?

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, còn chưa mở miệng lại nghe Lệ Yến Lăng mang theo hưng phấn nói: "Thật không ngờ, lúc này chưa đến một ngày đã tìm được một đầu 'Pháp'!"

"Xà Yêu và phàm nhân kia cũng còn sống, xem ra đầu 'Pháp' này không quá nguy hiểm, như thế lại hợp cho ta dùng!"

Pháp?

Suy nghĩ Bùi Lăng đảo quanh, chỉ nghe chứ không nói tiếng nào.

Thập Ngũ thúc Lệ thị không nhắc đến việc này với hắn, vì vậy hắn không rõ "Pháp" mà Lệ Yến Lăng đang nói tới là vật gì.

Nhưng nghĩ cũng biết, nhất định có liên quan đến Kim Đan đại đạo!

Chẳng lẽ là ngộ đạo chi pháp?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức bình tĩnh lại thả chậm bước chân một chút, từ đi sau Lệ Yến Lăng nửa bước, chuyển thành đi sau một bước, nhìn chằm chằm sau lưng Lệ Yến Lăng.

Ngộ đạo chi pháp là đề kiểm tra mà Cửu A Lệ thị cho hắn.

Dù hiện tại phải đối mặt với con cháu Lệ thị, hắn sẽ không nhường, cũng không thể nhường!

Dù sao, chỉ đối mặt với con cháu Lệ thị đã lo trước lo sau, sợ ném chuột vỡ bình, tâm tính này sao có thể để Lệ thị yên tâm ủng hộ hắn?

Lệ thị hy vọng hắn tranh đoạt vị trí Thánh Tử với đích tử của Chẩm Thạch Tô thị, chân truyền đương nhiệm Tô Chấn Hòa!

Nếu hắn không đủ dũng khí, tranh được một nửa trong lòng đã lùi bước hối hận, chẳng phải tất cả sự đầu tư của Lệ thị sẽ uổng phí hết, còn đột nhiên trở mặt với Tô thị sao?

Hơn nữa, từ việc Lệ Yến Lăng căn bản không biết hắn, cũng không biết có đối thủ cạnh tranh, đây cũng là đám cao tầng Lệ thị cố ý sắp xếp sự cạnh tranh công bằng!

Hắn chỉ cần chú ý chừng mực không đánh chết là được.

Thế nhưng, nếu lần này mình thành công cướp đoạt cơ duyên Kim Đan, về sau cũng phải tìm một cơ hội cho Lệ Yến Lăng này chút chỗ tốt.

Dù sao Lệ thị nâng đỡ một người ngoài là mình đi giành vị trí Thánh Tử, tất nhiên trong lòng con cháu bản tộc Lệ thị sẽ thấy không vui.

Chương 538: Tiếng bước chân (1)

Cho đến tận nay, dù là Lệ sư tỷ hay Thập Ngũ thúc Lệ thị đều có ân không thù với hắn, đương nhiên hắn cũng phải xử sự khéo đưa đẩy một chút, cố gắng không làm bọn họ khó xử.

Trong lúc đang suy nghĩ, đã thấy trong màn mưa phía trước hiện ra một bóng người, ngay sau đó đã nghe đối phương lạnh giọng quát hỏi: "Ai?!"

Bùi Lăng không khỏi ngẩn ngơ, giọng nói này... Hơi quen tai?

Ngay sau đó, theo hai người đến gần, chỉ thấy đó là một vị nam tu vẻ ngoài như trung niên, khuôn mặt ngay ngắn không giận tự uy, râu ngắn áo bào xanh, khí tức quanh người hỗn tạp không thuần lại có chút thâm hậu, rõ ràng là một tán tu Kết Đan kỳ!

Oanh!!

Đúng vào lúc này, một tiếng sét nổ vang trên đỉnh đầu, khí thế cực lớn khiến toàn bộ đạo quan cũng run lên!

Cây cỏ xung quanh điên cuồng chập chờn, lá rụng rào rào.

Trong tiếng sấm nổ cuồn cuộn, vô số lôi điện như rắn di chuyển trong tầng mây chiếu sáng khuôn mặt Tử Mai lão tổ, Bùi Lăng lập tức thấy mơ hồ, trong đầu hiện ra từng ký ức liên quan tới đối phương.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng như rơi vào hầm băng, lông tơ cả người dựng đứng!

Đây không phải ngày đầu tiên hắn đến Bồng Doanh quan!

Hắn từng gặp Tử Mai lão tổ!

Vào lúc này, toàn bộ sự chú ý của Lệ Yến Lăng đều tập trung trên người Tử Mai lão tổ, không hề để ý đến vẻ mặt khác thường của Bùi Lăng, ánh mắt hắn ta sáng rực, giọng nói vui mừng: "Trước đó ta đã điều tra từ trong ra ngoài Bồng Doanh quan một lần, căn bản không có bất kỳ sự tồn tại của người nào."

"Ngươi chỉ là một Tạp Đan, lại vòng qua cửa chính đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"Ha ha ha... Xem ra, ngươi là 'Pháp' mà ta muốn tìm!"

Nói xong, Lệ Yến Lăng không nói lời gì, trong tay áo bay ra vô số người giấy áo giáp đầy đủ, đao thương lành lạnh như một cơn gió điên cuồng gào thét cuốn về phía Tử Mai lão tổ!

Sắc mặt Tử Mai lão tổ âm trầm, hai mắt nhắm lại, Xà Yêu kia đã hóa hình thì cũng thôi.

Trước mắt chỉ là hai tiểu bối Trúc Cơ cũng dám dẫn đầu ra tay với hắn ta?

Chẳng lẽ hiếm khi nào lão tổ rời khỏi Tử Mai Sơn một lần, lại bị những tiểu bối này tưởng dễ bắt nạt?!

Trong lòng dâng lên sự tức giận, hắn ta lập tức vỗ ra một chưởng!

Pháp lực nặng nề như hồng như mãng hình thành một cự chưởng hư ảo ở giữa không trung, ngang nhiên bao phủ xuống Lệ Yến Lăng và Bùi Lăng.

Vù vù vù... Cự chưởng chưa rơi xuống, đất bằng đã cuốn lên gió lớn, khiến hoa nở rộ liễu xanh um ở xung quanh ngã trái ngã phải một hồi lâu!

Một vài bụi cây thấp bé gần như toàn bộ áp sát xuống mặt đất, không chịu đựng nổi.

Tử Mai lão tổ cười lạnh trong lòng, hắn ta đường đường là Kết Đan, mặc dù một chưởng này chưa đánh ra toàn lực, nhưng cũng có thể diệt sát tất cả người giấy của đối phương.

Chỉ là dư uy chưởng kình cũng không phải thứ mà hai tiểu bối dám can đảm mạo phạm mình có thể tiếp nhận.

Đợi chút nữa hắn ta cũng phải sưu hồn cẩn thận, xem hai người này...

Nhưng còn chưa suy nghĩ xong...

Phanh phanh phanh!

Chỉ thấy phía trước mấy tên người giấy đột nhiên giơ lên một mặt thuẫn giấy, "răng rắc răng rắc" mấy mặt thuẫn kết nối lại, trong khoảnh khắc đã hình thành một bình chướng, mặc dù không ngừng run rẩy lay động lại vẫn chặn được chưởng kình của Tử Mai lão tổ ngay chính diện!

Ngay sau đó, một người giấy toàn thân xanh biếc cầm trường đao trong tay mượn lực đạo của một cơn gió, cực ký quỷ dị xoáy một cái, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Mai lão tổ, đao giấy chém xuống.

Phốc.

Tiếng lưỡi dao đâm vào thịt vô cùng nặng nề vang lên.

Vào lúc nguy hiểm Tử Mai lão tổ kịp tránh đi chỗ yếu hại, nhưng tốc độ vung đao của người giấy cực nhanh, trình độ sắc bén cũng vượt xa sự đánh giá của hắn ta, chỉ thấy trên cánh tay mà sau khi hắn Kết Đan đã không bị pháp khí bình thường tổn thương nửa phần, đột nhiên xuất hiện một vết thương sâu đủ thấy xương!

Hơn nữa trong vết thương kia có máu tươi chảy xuôi cuồn cuộn, lại hiện ra màu xanh lá quỷ dị.

Nếu vừa rồi hắn ta cũng ở chính điện, sẽ biết màu sắc này không khác gì làn sương độc khi Vân Nương huyễn hóa đầu xà phun ra!

Con ngươi Tử Mai lão tổ đột nhiên co rụt lại, Trúc Cơ chiến đấu với Kết Đan lại mơ hồ chiếm ưu thế...

Không được!

Tiểu bối này là thiên kiêu trong chín môn phái lớn!

Trong lòng hắn ta nghiêm nghị, thấy một người giấy cầm kiếm lại đưa một tay bấm niệm pháp quyết, đâm một kiếm về phía tim mình, lập tức không dám chủ quan chút nào, vội vàng lấy ra một hạt châu thủy tinh lớn khoảng quả đấm.

Đây là pháp khí Thiên Xuyên châu của hắn ta, phải dùng rất nhiều linh tuyền con suối để luyện chế thành.

Vốn tu vi đến Kết Đan kỳ nên dùng pháp bảo.

Nhưng chín môn phái lớn đã trấn áp thiên hạ, tông môn bình thường còn không dám thở mạnh, loại tán tu vì đủ loại lý do chưa thể bái nhập tông môn tu hành như Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân, càng khó sinh tồn hơn.

Cho dù bọn họ đã Kết Đan nhưng chưa nói đến chỉ kết Tạp Đan, ngày thường cũng chỉ có thể lên mặt với tán tu Luyện Khí hay Trúc Cơ, so sánh với con cháu tông phái lại rất khó khăn.

Có thể nói, trong mười tên tán tu Kết Đan kỳ, nhiều lắm chỉ có một, hai người có được một món pháp bảo.

Chương 539: Tiếng bước chân (2)

Hơn nữa, chưa chắc món pháp bảo này đã nguyên bộ với công pháp và thuật pháp của bản thân.

Dù là như thế, đứng trong số tán tu cũng đủ để khiến người ta hâm mộ.

Vì vậy, tuy Tử Mai lão tổ đã tiến vào Kết Đan đã nhiều năm, lúc đấu pháp vẫn không thể không dùng đến pháp khí Trúc Cơ kỳ.

Lúc này, hắn ta thôi động Thiên Xuyên châu, trong châu lấp lóe ánh sáng, quanh người lập tức ngưng tụ ra một màn nước thật mỏng.

Phốc phốc!

Kiếm giấy đâm vào nước màn như rơi vào vũng bùn, tốc độ lập tức trở nên vô cùng chậm chạp.

Một kiếm này bị Tử Mai lão tổ nhẹ nhàng né tránh.

Nhưng trong lòng hắn ta cũng không vui sướng, lại ngầm oán giận, ánh mắt lướt qua chuôi kiếm giấy này, thoạt nhìn chỉ là một trang giấy bình thường xếp thành nhưng có thể đâm xuyên lớp phòng hộ mà hắn ta lấy pháp lực Kết Đan kỳ thúc giục pháp khí tạo ra, còn là dưới sự thúc giục của một tiểu bối Trúc Cơ, có thể thấy vật liệu của thanh kiếm giấy này vô cùng trân quý!

Đây chỉ là một món trong rất nhiều người giấy giáp giấy binh khí giấy của Lệ Yến Lăng mà thôi.

Mặc dù tiểu bối này mới Trúc Cơ, bàn về tài sản, chỉ sợ cộng cả mình lẫn Tang phu nhân cũng theo không kịp!

Trong lòng thầm mắng chín môn phái lớn không phải là người, trấn áp thiên hạ vài vạn năm để cung cấp nuôi dưỡng bản thân, căn bản không quan tâm sự sống chết của đám tán tu bọn họ!

Khuôn mặt Tử Mai lão tổ trầm như nước, trong Thiên Xuyên châu lóe lên ánh sáng, mấy thanh thủy tiễn đột nhiên sinh ra, nhanh chóng lao về phía Lệ Yến Lăng!

Cùng lúc đó, một thanh thương giấy cũng đâm vào trong màn nước!

Đây chỉ là mở đầu, ngay sau đó vô số đao thương kiếm kích bằng giấy rối rít cùng nhau tiến lên...

...

Bồng Doanh quan, từ trước đến sau có tất cả ba tòa đại điện.

Vào lúc này, trung điện ở giữa.

Vân Nương ôm Khấu Tam Lang chưa tỉnh lại, nghiêm túc kiểm tra tình hình của tình lang.

Nửa ngày sau, nàng thầm thở phào.

Cũng may Tam Lang không có gì đáng ngại.

Chợt vẻ mặt nàng căng thẳng, ôm Khấu Tam Lang đứng lên.

Trong đạo quán này đã xuất hiện ba tên tu sĩ thực lực không tầm thường, phải nhanh chóng rời đi!

Đang nghĩ như vậy, phương hướng tiền điện đột nhiên vang lên tiếng đấu pháp.

Vân Nương ngẩn người, chợt cười lạnh một tiếng.

Chắc chắn là Nhân tu Kết Đan vừa rồi gặp hai tên Trúc Cơ gian xảo ở trong tiền điện, không biết đấu thế nào.

Hai bên đều là tu sĩ Nhân tộc, việc bọn họ xảy ra xung đột, là kết quả mà Vân Nương muốn thấy nhất.

Tốt nhất là đấu đến đôi bên đều bị thương!

Nếu vậy, nàng cũng không cần né tránh, còn có thể nhân cơ hội ăn một bữa huyết thực tươi mới!

Nhưng ngay lúc Vân Nương nghĩ như vậy, trong điện đột nhiên quanh quẩn một tràng tiếng bước chân như có như không.

Sau khi lắng nghe, tiếng bước chân trầm ổn lại lộ ra sự do dự, dường như là võ phu phàm tục cẩn thận tới gần.

Nhưng Vân Nương tập trung nhìn lại chỉ thấy trong đại điện liếc qua là thấy ngay, trống rỗng không có cái gì...

Vị trí truyền đến tiếng bước chân không có vật gì!

"Là ai?!" Trong lòng Vân Nương hơi trầm xuống, cảnh giác quát hỏi.

Không có ai trả lời.

Sau một lát, tiếng bước chân dần biến mất không thấy gì nữa.

Vân Nương nhíu mày, lấy thần niệm nhanh chóng liếc nhìn toàn bộ đại điện, điều tra từng tấc một, ngay cả lòng đất cũng không buông tha.

Nhưng liên tục dò xét nhiều lần cũng không thu hoạch được gì.

Tiếng bước chân vừa rồi như là nàng quá căng thẳng nên nghe nhầm.

Không thích hợp...

Toà trung điện này có vấn đề!

Không, không đúng!

Là cả tòa đạo quan này đều không bình thường!

Nhận ra điểm ấy, Vân Nương lập tức muốn dẫn lang nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Nhưng lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến...

Lần này tiếng bước chân yếu ớt đến cực điểm gần như không có.

Nếu không phải nàng có tu vi Kết Đan, chỉ sợ căn bản không phát hiện được.

Hơn nữa vị trí xuất hiện ở sau lưng nàng!

Không do dự chút nào, Vân Nương quay đầu lại phun ra một ngụm sương độc!

Một ngụm sương độc bao trùm toàn bộ không trung, viên gạch trong điện lập tức bị ăn mòn đến mấp mô, toàn bộ trong điện tràn ngập mùi tanh hôi xen lẫn với thơm ngọt vô cùng khác thường.

Thần niệm của Vân Nương trải rộng ra, nhưng vẫn không cảm ứng được cái gì hết.

Ngay lúc nàng đang nghi ngờ không xác định, một đạo bóng người hư ảo chậm rãi hiện ra ở trước mặt nàng.

Sắc mặt Xà Yêu hóa hình lập tức thay đổi, lại là một tu sĩ Nhân tộc!

Hơn nữa còn là Kết Đan kỳ!

Tiền điện.

Gạch xanh trong đình nứt nẻ như mạng nhện, gần như tràn ngập toàn bộ đình viện.

Xung quanh có vô số cỏ cây đổ rạp, lá rụng đầy đình, vô số hoa tươi mềm mại bị đánh rơi khỏi đầu cành, rơi vào trong bùn, thậm chí tường viện cách đó không xa cũng bị hư hỏng vài chỗ.

Cơn mưa to còn đang rầm rầm rơi xuống.

Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, khói xanh tràn ngập, hơi nước làm nhòe tầm mắt.

Trên đỉnh đầu, vô số điện xà màu tím đang di chuyển gào thét trong tầng mây, tiếng sấm ù ù thỉnh thoảng chấn động cả tòa đạo quan.

Rầm rầm rầm...

Tóc tai Tử Mai lão tổ bù xù, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng ra tay.

Nhưng hắn ta đã hoàn toàn rơi vào thế yếu!

Chẳng những mỗi lần công kích đều tốn công vô ích, hơn nữa khuôn mặt hồng nhuận đã bắt đầu mơ hồ hiện ra màu xanh đậm.

Chương 540: Ký ức tái hiện (1)

Số độc rắn mà người giấy của Lệ Yến Lăng thu thập từ chỗ Vân Nương bắt đầu phát tác!

Chỗ chết người nhất là, mỗi khi Tử Mai lão tổ muốn xử lý kịch độc trong cơ thể một chút, Lệ Yến Lăng sẽ thúc giục người giấy tăng nhanh thế công, căn bản không cho hắn ta cơ hội ép độc.

Trong lòng Tử Mai lão tổ vừa hoảng vừa sợ, tiếp tục như thế, hắn ta sẽ chết!

Hơn nữa, sẽ chết trong tay một Trúc Cơ không hề vẻ vang, lấy kiếp sống mấy trăm năm mình khổ sở cầu đạo, thành toàn cho chiến tích vẻ vang của đối phương!

"Giết!!!" Nghĩ tới đây, lệ khí trong lòng Tử Mai lão tổ đại thịnh, đột nhiên từ bỏ tất cả phòng ngự, liều lĩnh công kích về phía Lệ Yến Lăng.

Cách đó không xa, Lệ Yến Lăng bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, hiển nhiên hắn ta còn chưa dùng hết sức.

Điều này cũng không kỳ quái, hắn ta không chỉ là thiên kiêu đứng đầu đại phái Trọng Minh tông, còn xuất thân từ Cửu A Lệ một trong ba nhà cầm quyền ở Trọng Minh tông.

Thuở nhỏ nhận được sự dạy bảo, dù chỉ là các trưởng bối mưa dầm thấm đất, đều không phải người mà loại tán tu như Tử Mai lão tổ có thể so sánh.

Huống chi, hiện tại tu vi của Lệ Yến Lăng đã là Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong.

Nếu không phải vì Kim Đan đại đạo, hắn ta có thể Kết Đan bất cứ lúc nào!

Vào lúc này chỉ đối phó một tán tu Tạp Đan không có cả pháp bảo mà thôi, nếu còn quyết đấu sinh tử khó khăn thủ thắng, chín môn phái lớn cũng không có khả năng trấn áp thiên hạ nhiều năm như vậy.

"Gần đủ rồi..." Thấy đôi mắt Tử Mai lão tổ đỏ hồng, trong lòng còn muồn liều chết, Lệ Yến Lăng khẽ gật đầu.

Đến giờ phút này, Tử Mai lão tổ không còn che giấu gì nữa.

Hắn ta đã ép đối phương dùng tất cả thủ đoạn.

Nhưng đáng tiếc là, hình như người này không liên quan đến "Pháp" mà mình muốn tìm?

Nhưng điều này không thành vấn đề, tiếp theo sưu hồn là được!

Thế là, Lệ Yến Lăng không nhìn Tử Mai lão tổ đang cuồng loạn, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong tay áo lại bay ra vài trang giấy trống không, trong nháy mắt hình thành một giấy quyền to lớn đánh thẳng đến trước mặt hắn ta.

Tử Mai lão tổ biết những thứ chế từ giấy của hắn ta rất lợi hại, mặc dù mình là Kết Đan, chưa chắc đã đỡ được.

Nếu không tránh, chỉ sợ dù không màng sống chết, cũng không làm nên chuyện gì... Nghĩ tới đây, hắn ta vô thức tránh ra.

Nhưng cùng lúc đó, những người giấy vây công hắn ta lập tức hóa thành xiềng xích từ giấy, rầm rầm... Lập tức khóa lại tay chân của hắn ta trong tiếng chấn động!

Vẻ mặt Tử Mai lão tổ hoảng hốt, cuồng nộ gào thét nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn giấy quyền nhanh chóng đến gần, đánh vào trong màn nước...

Ầm!

Ngay sau đó, Tử Mai lão tổ bị giấy quyền đánh bay ra ngoài, trong chốc lát ngã xuống đất không dậy nổi.

Bùi Lăng cau mày đứng bên cạnh quan chiến.

Tất cả mọi thứ đang xảy ra không có một chuyện nào bình thường!

Hắn đã nhớ tới rất nhiều ký ức liên quan tới Tử Mai lão tổ, nhưng nhìn dáng vẻ Tử Mai lão tổ lại căn bản không nhận ra hắn!

Phải biết rằng, dù giữa hai người không có giao tình gì nhưng hôm qua mới gặp mặt, lấy trí nhớ của tu sĩ Kết Đan kỳ, sao có thể quay đầu đi là không có chút ấn tượng nào với hắn chứ?

Ký ức thiếu thốn nghiêm trọng, Tử Mai lão tổ đột nhiên xuất hiện, cơn mưa vô cùng quen thuộc... Quá nhiều tình huống không rõ, hắn không dám ra tay lung tung.

Cẩn thận là trên hết, hắn vẫn yên lặng theo dõi thay đổi.

Thế là, Bùi Lăng tiếp tục đứng yên bên cạnh, quan sát gió thổi cỏ lay xung quanh.

Vào lúc này, thấy Tử Mai lão tổ đã thất bại, Lệ Yến Lăng lạnh nhạt đi về phía hắn ta.

Ầm ầm...

Lôi đình nổ vang, mưa to như trút.

Quanh người Lệ Yến Lăng lấp lóe ánh sáng nhạt, ngăn cách tất cả mưa bụi ra ngoài như ẩn sĩ Tiên cung, người nơi thế ngoại, thoải mái ung dung giẫm qua hố nước, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tử Mai lão tổ.

Sau đó...

Bùi Lăng rất nghiêm túc nhìn mỗi một hành động của hắn ta.

Dù sao, rất có thể những việc mà Lệ Yến Lăng sẽ làm tiếp theo có liên quan đến phần ngộ đạo chi pháp kia!

Chỉ thấy Lệ Yến Lăng hơi cúi đầu nhìn về phía Tử Mai lão tổ chật vật không chịu nổi.

Ngay sau đó...

Theo một đạo điện quang hiện lên, hắn ta và Tử Mai lão tổ đột nhiên biến mất!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Tử Mai lão tổ và Lệ Yến Lăng đi đâu??

Hắn tìm kiếm xung quanh một lượt, lại không thấy tung tích của hai người này.

Hơn nữa, cẩn thận nhớ lại cụ thể hai người này biến mất thế nào, nhưng cũng một mảnh mờ mịt.

Hắn không nhớ gì cả!

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, hắn mơ hồ cảm thấy hình như đây không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này!

Nhưng không thể nhớ tới tình cảnh tương tự!

"Chắc chắn hôm qua ta cũng gặp tình huống tương tự..."

"Nhưng hiện tại ký ức của ta thiếu thốn quá nghiêm trọng, chỉ nhớ rõ một vài cuộc nói chuyện với Tử Mai lão tổ, không thể nhớ lại mọi chuyện cần thiết vào ngày hôm qua."

"Phải nghĩ cách tìm về càng nhiều ký ức hơn!"

"Những người mà ta gặp hôm qua, không chỉ có một mình Tử Mai lão tổ... Hình như còn có những người khác!"

"Nếu lại tìm đến người đã gặp hôm qua, chắc có thể nhớ càng nhiều hơn!"

"Còn có, không thể đứng trong cơn mưa này nữa!"

Chương 541: Ký ức tái hiện (2)

Trong lòng lần lượt hiện ra rất nhiều suy nghĩ, Bùi Lăng do dự một chút, không trở về tiền điện mà bước nhanh đi đến trung điện ở bên trong.

Dựa theo ký ức ngày hôm qua, cuối cùng hắn và Tử Mai lão tổ bắt đầu xuất phát từ tiện điện, đi đến trung điện.

Nhưng bây giờ hắn không có chút ký ức liên quan đến trung điện nào.

Nghĩ đến tiền điện đã bị điều tra qua, không còn manh mối có giá trị.

Ngược lại, nếu cố gắng có thể tìm ra cái gì đó ở trung điện phía sau.

Bùi Lăng đề phòng cả quãng đường đi, nhưng không gặp phải bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, cực kì thuận lợi đến trung điện.

Chưa đi vào bên trong, hắn vô thức bước chậm lại... Từng có người giao thủ trong điện!

Trong không khí vẫn còn tồn tại dư chấn pháp lực.

Còn có mùi tanh hôi trộn lẫn thơm ngọt này, không thể che giấu việc trước đó trung điện đã thiêu đốt rất nhiều hương hỏa.

Là con Xà Yêu hóa hình kia ra tay?

Bùi Lăng đặt tay vào chuôi đao Cửu Phách Đao, cẩn thận đi vào.

Vừa đẩy ra cửa điện khép hờ, đã thấy trên mặt đất nứt nẻ khắp nơi, ngay cả trên cột trụ cũng có không ít pháp lực, yêu khí còn sót lại.

Mấy nơi có máu tươi vẩy xuống vẫn chưa khô cạn.

Ngoại trừ tượng thần trên điện thờ vẫn bị tấm rèm nặng che đậy, bàn dài đổ ngã, đồ cúng bị giẫm đạp khắp nơi, giá nến hai bên vỡ vụn, sáp nến chảy đầy đất.

Chỉ có mấy cái bồ đoàn may mắn còn sống sót, còn lại đều bị đánh thành bột mịn... Trên mấy cái bồ đoàn còn nguyên vẹn, Bùi Lăng thấy thiếu niên Khấu Tam Lang vừa nhận đèn lồng của Lệ Yến Lăng ở tiền điện đang hôn mê bất tỉnh nằm bên trên.

Con Xà Yêu hóa hình và đối thủ của nàng đã biến mất.

Bùi Lăng nhíu mày, nếu hiện tại gặp được con Xà Yêu kia, biết đâu còn có thể hỏi ra một chút manh mối hữu dụng.

Nhưng Khấu Tam Lang này chỉ là phàm nhân, e rằng biết không nhiều.

Nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn quanh, muốn xem nơi đây còn để lại manh mối nào không.

Nhưng tìm một vòng, Bùi Lăng không hề phát hiện thứ gì.

Cũng không biết Khấu Tam Lang vừa nằm trên bồ đoàn đã biến mất từ lúc nào...

Chỉ là Bùi Lăng không phát hiện được chút nào, dường như ngay từ đầu trong toàn bộ điện chỉ có một mình hắn.

"Kỳ quái!"

"Hình như lại quên đi cái gì..."

Bùi Lăng đứng nguyên tại chỗ, chân mày nhíu chặt hơn, "Được rồi, hiện tại đã tìm không thấy đầu mối gì, vậy tu luyện trước!"

"Ta đã là Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ cách Trúc Cơ hậu kỳ khoảng nửa bước."

"Dùng hệ thống uỷ thác chắc có thể nhanh chóng đột phá Trúc Cơ hậu kỳ!"

Nghĩ tới đây, hắn tùy ý chọn một cái từ trong mấy cái bồ đoàn còn nguyên vẹn, sau khi ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy ra rất nhiều Vô Mộng Tán ăn vào, lại lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo mà Lệ Liệp Nguyệt đưa cho hắn, sau khi một hơi ăn bốn năm gốc, phát hiện thân thể đã không thể hấp thu dược lực dư thừa, lúc này mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 !"

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo quyền khống chế thân thể mất đi, Bùi Lăng bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Dường như đột nhiên bị kéo lên từ đáy nước đục ngầu.

Vốn trí nhớ hỗn độn mơ hồ bắt đầu hiện ra từng giờ từng phút...

Chẳng mấy chốc, sắc mặt Bùi Lăng dần tái nhợt...

Lam Kha thành.

Đây là một tòa thành trì quy mô không nhỏ, Lộc Tuyền thành còn lâu mới có thể so sánh được.

Dù so sánh với Loa Sơn thành mà Bùi Lăng từng đi qua, cũng nguy nga hơn chút.

Lúc này, thành trì to như vậy vô cùng náo nhiệt tràn đầy tiếng nói to ồn ào.

Nhưng trong một tòa trà lâu vẻ ngoài lộng lẫy, bên trong bày biện tinh tế lại yên tĩnh như chết.

Ngoài lâu ngựa xe như nước, cùng tiếng rao của người bán hàng rong khi đi ngang qua như bị một bình chướng vô hình ngăn cản, không thể truyền vào trong chút nào.

Tầng cao nhất trà lâu trống rỗng, chỉ có hai người ngồi đối diện ở vị trí gần cửa sổ.

"Hắn đã đi vào mấy canh giờ, hiện tại còn sống." Lệ Hàn Ca nói, con mắt nhìn chằm chằm một ngọn đèn đỏ thẫm trên bàn.

Đây là hồn đăng của Bùi Lăng.

Bồng Doanh quan quá quỷ dị, cho dù là bọn họ cũng không tùy tiện tiến vào trong.

Dù sao, tu vi của bọn họ quá cao, sau khi vào trong rất có thể sẽ thúc đẩy quỷ dị biến hóa theo hướng không thể khống chế, ví dụ như thời gian rối loạn, không gian vặn vẹo...

Như thế, thử thách cho Bùi Lăng sẽ xuất hiện đủ loại biến cố nằm ngoài dự đoán.

Cho nên trước khi lên đường, bọn họ đặc biệt bẩm báo với trưởng bối trong tộc, lấy ngọn hồn đăng này để tham khảo.

Chỉ cần hồn đăng vẫn cháy, có nghĩa đối phương còn chưa chết.

"Kẻ này xuất thân hàn vi, sau khi nhập tông lại có thể một phát lên trời!" Thập Ngũ thúc Lệ thị từ tốn nói, "Ở trong nghịch cảnh, Luyện Khí trảm Trúc Cơ đoạt được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn! Sau đó chưa lâu, lại lấy thân phận không phải huyết mạch ba nhà chúng ta, xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ! Trải nghiệm như thế, tất nhiên không phải tu sĩ trẻ tuổi bình thường có thể so sánh."

Chương 542: Chỉ có ta bình thường!

"Nếu không, trong tộc cũng không thể vì Liệp Nguyệt đề cử, mà quyết định nâng đỡ một người ngoài đi tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Chẩm Thạch Tô thị."

Ánh mắt Lệ Hàn Ca lóe lên, nói: "Thập Ngũ thúc, ta nghe nói thật ra trong tộc chỉ cần hắn có thể sống sót ra khỏi Bồng Doanh quan, mặc kệ có đạt được 'Pháp' bên trong hay không, đều coi như hắn đã thông qua thử thách lần này?"

Thập Ngũ thúc Lệ thị khẽ gật đầu: "Không sai! Nhưng nếu hắn có thể dựa vào năng lực của mình, đạt được bất kỳ một 'Pháp' gì từ bên trong, mức độ ủng hộ của trong tộc với hắn sẽ càng lớn hơn!"

Hắn ta chậm rãi nói, "Người ngoài đều nói ba nhà chúng ta nắm giữ Thánh tông nhiều năm, bài xích đối lập, chèn ép thiên tài khác họ... Ha ha! Nếu là thiên tài chân chính, lung lạc còn không kịp, cần gì phải chèn ép?"

"Bản thân Cửu A Lệ thị ta có vô số căn cơ."

"Chỉ là một hai thiên tài tuyệt thế, chẳng lẽ còn có thể đảo khách thành chủ, uy hiếp tộc ta?"

"Chỉ có những thế lực không đủ lực lượng kia mới có thể lo trước lo sau, sợ cho người khác một phần chỗ tốt, sẽ cắt bớt của tộc nhân mình!"

Lúc đang nói chuyện, trước cổng trà lâu lại xảy ra một trận tranh chấp.

Đại khái có khách cũ hy vọng vào trong phẩm trà, lại bị chưởng quỹ từ chối nhã nhặn, trong lòng còn không cam lòng, cho nên làm loạn lên.

Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca đều đã nhận ra, lại đều thờ ơ.

Dưới sự quản lý của Thánh tông không chỉ có tu sĩ trong sơn môn, còn có tu sĩ và phàm nhân hỗn tạp ở trong rất nhiều thành trì.

Chủ yếu là vì, phàm nhân quá yếu đuối, yêu thú, ôn dịch, quỷ dị... Tùy tiện xảy ra một chuyện cũng có thể tạo thành tình cảnh cả thành chết hết.

Vì vậy sau khi Thánh tông lập xuống sơn môn, đã định ra quy tắc tụ tập và cùng sống trong thành, xây dựng lên từng tòa thành trì, lấy thành trì làm trung tâm, bố trí đại trận, bổ nhiệm thành chủ, trấn thủ một phương.

Nói cho cùng, dù phàm nhân yếu ớt lại là nơi sinh ra tân huyết, cũng là rất nhiều người chịu trách nhiệm lao dịch, tất nhiên Thánh tông cũng phải che chở.

Lúc này trong trà lâu mà bọn họ đang ngồi có rất nhiều khách quen, tu sĩ hay phàm nhân đều có cả.

Người đang gây chuyện dưới lầu chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ.

Ngày xưa ỷ vào tu vi cũng khiến người khác kính sợ.

Lúc này lại bị từ chối ở ngoài cửa, tất nhiên không phục.

Thế nhưng, những thứ phàm tục này tự có chưởng quỹ trà lâu đi đối phó.

Nếu chưởng quỹ này không đổi phó được, sau này đổi một người khác là được.

Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca nhanh chóng không còn quan tâm khúc nhạc dạo ngắn này nữa, mà nói đến việc chính: "Lần này trong tộc giao nhiệm vụ cho chúng ta, không chỉ phải xem xét thực lực của hắn, còn phải kiểm tra tâm tính làm người của hắn, liệu sau khi cánh cứng cáp rồi có phản bội Cửu A Lệ thị ta không."

"Ta biết. Nên chuẩn bị, ta đều chuẩn bị xong."

Nghe vậy, hai người hơi mỉm cười, yên tâm thưởng thức trà.

...

Bồng Doanh quan.

Trong trung điện.

Theo hệ thống uỷ thác tu luyện, khí cơ trên người Bùi Lăng càng ngày càng mạnh, dường như một khắc sau có thể đột phá bình cảnh, chính thức bước vào Trúc Cơ hậu kỳ!

Chỉ là, lúc này trong mắt Bùi Lăng không có chút vui sướng nào.

Hắn đã hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong một ngày trước!

Vân Nương và Khấu Tam Lang mà hắn thấy trước đó, chính là cặp đôi thiếu nam thiếu nữ dưới tàng cây mà bọn họ đã gặp khi đi từ tiền điện đến trung điện vào đêm đầu tiên!

Lúc ấy Tử Mai lão tổ ngang nhiên ra tay đánh nát cảnh tượng, chợt mất tích.

Vừa rồi, hắn ta đột nhiên xuất hiện ở nơi đã mất tích vào một ngày trước.

Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sau khi đối phương ra tay, đã trực tiếp từ hôm qua đi tới hôm nay!

Đúng vậy, tất cả mọi người biến mất trong ngày đầu tiên đều không phải trực tiếp chết đi.

Mà bị chuyển dời đến thời gian khác!

Chỉ là, chưa chắc thời gian khác này đã an toàn.

Không nói đến những người khác, chỉ nói đến Tử Mai lão tổ, khi hắn ta đi vào ngày hôm nay, đầu tiên gặp phải Xà Yêu đã hóa hình, có lẽ đôi bên đều có kiêng dè, không trực tiếp xảy ra xung đột mà chia ra.

Nhưng ngay sau đó, Lệ Yến Lăng tìm đến!

Thế nhưng, hiện tại Bùi Lăng còn nhớ rõ Tử Mai lão tổ và Lệ Yến Lăng, xem ra hai người này vẫn còn sống.

Những cái tên đã biến mất trong ngọc giản vào một ngày trước, chỉ sợ đã chết.

Nếu suy đoán như thế...

Trong những người từ một ngày trước, ngoại trừ Bùi Lăng chỉ còn hai vị tán tu Kết Đan là Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân, cùng với Kế Vũ được Bùi Lăng cho một đạo đao khí là còn sống.

Kết hợp tất cả manh mối hắn đạt được trong hai ngày nay.

Việc một đoàn người Kế gia tiến vào Bồng Doanh quan đã xảy ra từ một năm trước.

Lệ Yến Lăng tiến vào Bồng Doanh quan từ mười năm trước.

Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân... Thì càng xa xưa hơn, khi đó còn chưa xây dựng Lam Kha thành!

Bồng Doanh quan quỷ dị này đang ở trong một thời không rối loạn!

Không, chưa chắc là thời không rối loạn.

Dù sao Bùi Lăng còn không thể xác định, những người đã gặp phải trong hai ngày nay, rốt cuộc có thật sự là "người" không?

Chương 543: Lần sau tặng gấp ba

"Lệ thị nói sự khác thường trong Bồng Doanh quan chỉ xuất hiện khoảng một năm."

"Nhưng từ manh mối hiện tại, thấy thế nào cũng không chỉ một năm!"

"Lệ Yến Lăng... E rằng người này cũng không phải đối thủ cạnh tranh như ta đã nghĩ, mà là... Một vong hồn tưởng mình còn sống!"

"Có lẽ những người khác cũng không kém là bao."

"Trước mắt trong toàn bộ Bồng Doanh quan, người duy nhất không có vấn đề là ta!"

"Thậm chí nếu không phải có hệ thống, ta cũng không thể xác định ta có còn sống hay không..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng chân chính nhận ra sự kinh khủng của "quỷ dị".

Hắn đã là tu vi Trúc Cơ kỳ, nếu gặp phải tà ma loại yêu quỷ, dù đấu không lại cũng có thể chạy trốn.

Nhưng "quỷ dị" này, hắn không chỉ không biết mục tiêu là cái gì, thậm chí còn mơ hồ không biết mình sống hay chết...

Nhưng vào lúc này, khí tức quanh người hắn chấn động, tiếp theo đột nhiên tăng lên rất nhiều!

Trúc Cơ hậu kỳ!

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước tặng thất bại, lần này tiến hành tặng gấp đôi..."

Nghe thấy hệ thống thiểu năng lại tặng đồ, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản.

Ngày đầu tiên hắn tiến vào đạo quan đã thử dùng cách uỷ thác 【 Vô Danh Công Pháp 】 để rời đi.

Nhưng lúc đó tặng thất bại.

Lần này...

Hệ thống thao túng thân thể Bùi Lăng bay ra từ trung điện, tốc độ cực nhanh chạy về phía tiền điện.

Nhưng vừa rời khỏi trung điện bị nước mưa đập vào người, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ngoại công kích giới, lần tặng miễn phí này đến đây là kết thúc."

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp ba..."

"Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, sắc mặt Bùi Lăng đột nhiên trở nên mờ mịt.

Hình như mình lập tức quên rất nhiều chuyện?

Phát hiện tình huống không đúng, hắn hơi do dự, lập tức xoay người đi đến tòa đại điện phía sau cùng của đạo quan.

Bùi Lăng đã tìm kiếm tiền điện và trung điện, lại không tìm được manh mối gì có giá trị.

Có lẽ đi hậu điện sẽ có thu hoạch.

Ào ào ào... Mưa to còn đang rơi xuống như trút nước, trong tầm mắt hơi nước tràn ngập, không phân biệt được phương hướng.

Chuông đồng ở góc điện chậm rãi lay động trong mưa gió, phát ra tiếng leng keng kéo dài.

Bùi Lăng cẩn thận đi dọc theo tường điện, sau một lát đi qua góc điện là đường hẻm đi đến hậu điện.

Cứ đi về phía trước... Hắn chợt phát hiện đường hẻm càng chạy càng dài, dường như vô cùng vô tận.

Từ đầu đến cuối, khoảng cách một góc hậu điện lộ ra giữa cành lá và mình như chưa từng thay đổi.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên nghiêm nghị.

Hắn cảm thấy tình cảnh này mơ hồ hơi quen thuộc.

Đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng chắc chắn, hậu điện này cất giấu bí mật gì đó vô cùng quan trọng!

Nếu không, sẽ không khó tiếp cận như thế.

Dù sao, mặc dù gặp phải một ít khó khăn trắc trở ở tiền điện và trung điện, nhưng cuối cùng vẫn tới.

Không giống hậu điện này, căn bản không cho mình cơ hội đi qua.

Thế là, Bùi Lăng lập tức thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 bay về phía hậu điện...

Một hồi lâu sau, Bùi Lăng hoảng hốt lấy lại tinh thần, đã thấy mình đứng sau cánh cửa lớn ở Bồng Doanh quan, bức tranh Tiên Nhân nhận thọ như ý trên bức tường bên cách đó không xa như đã từng quen biết.

Hắn nhìn xung quanh một vòng, trong lòng hơi nghi ngờ.

Không phải nên đến Lam Kha thành trước sao?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Đang suy nghĩ, sắc mặt Bùi Lăng đột nhiên thay đổi!

Hắn nhớ kỹ tu vi của mình là Trúc Cơ trung kỳ.

Nhưng bây giờ lại là Trúc Cơ hậu kỳ!

Nói cách khác, dọc theo con đường này, chắc chắn hắn đã dùng hệ thống uỷ thác tu luyện, nếu không cũng không thể nhanh chóng đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ như thế.

Nhưng hắn không nhớ rõ mình dùng hệ thống đột phá vào lúc nào?

Nghiêm túc suy nghĩ một lượt, Bùi Lăng cảm thấy tình huống cực kỳ không thích hợp.

Cẩn thận suy tính, hắn quyết định rời đi trước.

Xoay người mở cửa lớn ra, Bùi Lăng đang muốn điều khiển oan hồn dò đường, đột nhiên trong lòng có cảm ứng... Mình đã có một oan hồn ở ngoài cửa!

Một việc không thích hợp còn có thể là mình đột nhiên không nhớ rõ.

Nhưng trước mặt những chuyện tương tự đồng thời xảy ra hai lần, sao Bùi Lăng còn không nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình chứ?

Hắn lập tức dừng bước chân đang muốn bước ra ngưỡng cửa, trong lòng truyền âm hỏi thăm Cửu Phách Đao: "Cửu Phách, ta đột phá Trúc Cơ hậu kỳ lúc nào?"

"Chủ nhân, ta... Không nhớ rõ." Đao linh do dự trả lời.

Trong lòng Bùi Lăng trầm xuống, hắn nghiêm túc suy nghĩ, tiếp theo truyền âm dặn dò: "Cửu Phách, đợi lát nữa chỉ cần ta rời khỏi Bồng Doanh quan, ngươi lập tức đập ta một cái."

"Vâng, chủ nhân!" Đao linh lập tức nói.

Sau đó, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Vô Danh Công Pháp 】 !"

Chương 544: Mời (1)

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Thân thể vừa bị hệ thống điều khiển, Bùi Lăng lập tức nhớ tới tất cả ký ức.

Trong lòng hắn lập tức trầm xuống.

Đây đã là ngày thứ ba!

Chẳng những người chết trong Bồng Doanh quan sẽ bị lãng quên.

Mỗi một ngày kết thúc, người sống cũng sẽ lãng quên mọi chuyện cần thiết sau khi tiến vào đạo quan, tái diễn điểm bắt đầu, coi như lúc vừa tiến vào đạo quan!

Ngoại trừ cái đó ra, hệ thống có thể để hắn khôi phục ký ức trong lúc uỷ thác tu luyện, nhưng cảnh tượng trong Bồng Doanh quan lại không thay đổi chút nào.

Rất hiển nhiên, những việc mà hắn trải qua lúc trước cũng không phải huyễn tượng!

"Phải nhanh chóng nghĩ cách!"

"Hiện tại vấn đề lớn nhất không phải thời không hỗn loạn ở nơi đây."

"Mà là Bồng Doanh quan này sẽ khiến ta không ngừng quên đi ký ức mang tính then chốt!"

"Chẳng trách theo lời nói của Lệ Yến Lăng kia, hắn đã tiến vào nơi đây từ mười năm trước, lại không hề hay biết..."

Bùi Lăng càng nghĩ càng hoảng sợ.

Ngay lúc hắn nhanh chóng suy nghĩ, thân thể của hắn đã chịu sự điều khiển của hệ thống, nhanh chân vòng qua bức tường, đi ngang qua đình viện, qua cửa tròn, nhanh chóng tiến vào tiền điện.

Tiền điện yên tĩnh không người, chỉ có hương nến dưới bàn dài yên tĩnh thiêu đốt.

Toàn bộ trong điện tràn ngập mùi hương nến nồng nặc.

Sau đó, hệ thống thao túng Bùi Lăng đi vòng quanh trong điện hơn hai mươi vòng, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Nhưng qua một hồi lâu, cuối cùng hệ thống ngừng lại, lại phát ra tiếng nhắc nhở quen thuộc: "Leng keng! Hệ thống không có tìm thấy đạo lữ, tặng thất bại!"

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu đạo lữ. Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, vẻ mặt Bùi Lăng mờ mịt, lập tức mất đi rất nhiều ký ức.

Lúc hệ thống uỷ thác, hắn không thể hành động; hệ thống vừa kết thúc ủy khác, hắn sẽ quay về trạng thái mất trí nhớ.

Bởi vậy, dù lúc sử dụng hệ thống tu luyện có thể khôi phục ký ức, vẫn không có chút ý nghĩa nào với hắn.

Bùi Lăng hoạt động gân cốt, đang muốn xem xét xung quanh một lượt, lúc này trên đỉnh đầu có một tiếng sét nổ vang đùng đoàng, mưa rào xối xả!

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt.

“Khụ khụ khụ…” Một đoàn người vội vàng bước trên thềm đá trước đại điện, vừa đi vào trong điện đã bị mùi hương lửa nồng nặc xộc vào mũi ho khan.

Bùi Lăng đi ra cửa điện xem xét, bảy tám tên thanh niên trai tráng khỏe mạnh đi ủng, treo đao cầm bội kiếm đang bảo vệ hai nữ quyến còn nhỏ tuổi và một quản sự dáng vẻ trung niên ở giữa, đang chạy về phía cửa điện.

Nhìn thấy Bùi Lăng, không khỏi khẽ giật mình, chợt mấy người đi đường này đều lộ ra vẻ đề phòng.

Quản sự dáng vẻ trung niên kia vội vàng chắp tay thi lễ, nói: “Tại hạ Kế Hữu Trung, là quản sự Kế gia..."

Hắn ta còn chưa nói hết, ánh mắt Bùi Lăng đột nhiên vượt qua hắn ta, nhìn một gã hộ vệ cầm đầu, vẻ mặt chấn động!

Kế Vũ!

Hắn nhớ lại!

Trong lòng Bùi Lăng như dấy lên sóng to gió lớn, ký ức liên quan tới Kế Vũ lập tức tràn vào trong đầu!

Hắn đã ở trong Bồng Doanh quan này ít nhất một ngày!

Trong trí nhớ rõ ràng có tình cảnh này, lúc ấy cũng có một cơn mưa to lôi điện đan xen không hề khác gì lúc này, một mình Kế Vũ đến Bồng Doanh quan tránh mưa... Không đúng!

Đối phương không chỉ có một người!

Bùi Lăng không nhớ rõ những người khác, không biết có phải là những người trước mắt hay không, nhưng không hề nghi ngờ gì, hắn thấy rất quen thuộc với tình cảnh trước mắt.

Hình như không phải lần đầu tiên nhìn thấy!

Ngoại trừ cái đó ra, trong bội đao của Kế Vũ này còn phong tồn một đạo đao khí của hắn.

Điều này giống hệt với trong trí nhớ!

Bởi vì quá hoảng sợ, tiếp theo hắn không nghe lọt một chữ nào của Kế Hữu Trung.

"Tôn giá... Tôn giá?" Giọng nói xen lẫn sự nghi ngờ và cảnh giác của Kế Hữu Trung vang lên bên tai.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Tại hạ Trịnh Kinh Sơn cũng không phải chủ nhân nơi đây, chỉ đến đây để tránh mưa."

Nói xong tránh ra cửa điện, tỏ vẻ mình không có địch ý gì.

Thấy thế, vẻ mặt người Kế gia thả lỏng, Kế Hữu Trung lại chắp tay với Bùi Lăng trò chuyện hai câu, lúc này mới che chở đại tiểu thư nhà mình đi vào bên trong.

Toà tiền điện của đạo quan này hơi rộng rãi, một đoàn người Kế Hữu Trung cũng rất cẩn thận, đặc biệt chọn trong góc để ngồi xuống.

Cũng không lâu lắm, bọn họ nghĩ cách làm ra một đống lửa, người dính nước mưa vây quanh đống lửa sưởi ấm.

Trong lúc này, hình như tỳ nữ kia hơi hoạt bát muốn mở miệng nói chuyện một chút, nhưng đều bị Kế Hữu Trung nghiêm khắc ngăn cản.

Thế là tiếp theo trong điện chỉ nghe được tiếng "đôm đốp" khi bó củi thiêu đốt, không có bất kỳ người nào nói chuyện.

Bùi Lăng vì xóa bỏ sự đề phòng của bọn họ, đặc biệt giả vờ như ngắm mưa, đứng bên ngoài một lát, nín thở tập trung nghe tiếng động bên trong.

Chương 545: Mời (2)

Thấy bọn họ vẫn vắng lặng im ắng, lúc này mới chậm rãi đi vào bên trong.

Hắn ngồi xếp bằng trong góc đối diện người Kế gia, bí mật quan sát.

Về sau phát hiện, dường như Kế Vũ hoàn toàn không biết mình.

Ngoại trừ lúc đám phàm nhân vào cửa, vì là đội trưởng hộ vệ nên vô thức giữ cảnh giác với Bùi Lăng, sau khi vào điện lại bắt đầu thu xếp một loạt việc vặt, dù Bùi Lăng đi vào từ bên ngoài cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, xác nhận hắn không có ý gây chuyện cũng tiếp tục đốc thúc thủ hạ canh lửa.

"Trên người hắn có đao khí của ta, cho nên ta mới có thể nhớ tới hắn?" Bùi Lăng thầm nghĩ, đột nhiên tâm niệm vừa động lại có người đến!

Không lâu sau, theo một tràng tiếng động hùng hổ, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân lẹt xẹt, có ba người nối đuôi đi vào điện.

Ba người này đều là tán tu Luyện Khí kỳ, người đi đầu tiên mặc áo bào màu vàng cài thúy trâm, khuôn mặt vuông vắn; người ở giữa là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt không chính trực lắm; cuối cùng là một lão niên lùn áo vải thô tóc đỏ, trong lúc nhìn quanh hơi hung ác nham hiểm.

Sau khi thấy rõ dáng vẻ của ba tên tán tu này, Bùi Lăng nhíu mày lại.

Cảm giác quen thuộc vi diệu kia lại xông lên đầu...

Hắn tập trung suy nghĩ, mơ hồ nghe thấy ba tên tán tu kia đang khẽ bàn tán về tình cảnh trải qua khi đi nhầm vào đạo quan, sau đó bọn họ đánh giá bên Kế gia vài lần, đến khi thấy đại tiểu thư Kế gia lại cười hắc hắc quyết định tạm thời ở lại.

Phát hiện tình cảnh này, vẻ mặt Kế Vũ trở nên nghiêm nghị!

Ba người mới tới cực kỳ mạnh!

Mạnh đến mức đối phương không cần ra tay đã có thể khiến hắn ta là hộ vệ lợi hại nhất trong hộ viện Kế gia cảm thấy tim đập thình thịch!

Điều này khiến Kế Vũ vô thức cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, điều khiến hắn ta lo lắng nhất là hắn ta chú ý tới, vừa rồi ánh mắt đối phương nhìn đại tiểu thư nhà mình đã lóe lên vẻ hứng thú...

Một lát sau, Kế Vũ đột nhiên nghiêng đầu khẽ trò chuyện hai câu với Kế Hữu Trung, sau đó đứng dậy một mình đi về phía Bùi Lăng.

"Chuyện gì?" Bùi Lăng chú ý tới, lập tức hỏi.

Kế Vũ đi đến gần hắn, lại lặng lẽ nhìn ba tên tán tu kia, mới khẽ nói: "Vị công tử này, trời tối lại mưa, một mình ngươi ở đây cũng quá lạnh lẽo, có muốn đến chỗ chúng ta sưởi ấm một chút không? Đi ra bên ngoài, có đồng bạn cũng có thể quan tâm lẫn nhau."

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, dù là trí nhớ lúc trước hay là tình cảnh giờ phút này.

Kế gia này đều là phàm nhân, hơn nữa còn hộ tống vị đại tiểu thư mảnh mai kia, vì vậy từ trên xuống dưới đều rất cẩn thận, thậm chí hiện tại vào trong điện một thời gian dài như vậy, cũng không dám để thuộc hạ tùy ý nói chuyện, có thể thấy làm việc rất cẩn thận.

Lúc này, từ lời nói và hành động của Kế Vũ, hiển nhiên trong lòng còn có đề phòng với ba người kia, vô cùng kiêng dè.

Nhưng vì sao lại tin tưởng một người xa lạ là hắn như thế?

Nói câu không dễ nghe, không sợ sau khi hắn tới gần đột nhiên hung bạo, cưỡng ép đại tiểu thư nhà bọn họ sao?

Sau khi suy nghĩ, Bùi Lăng dứt khoát trực tiếp khẽ hỏi: "Mọi người vốn không quen biết, vì sao các hạ lại tin tưởng ta như thế?"

Rõ ràng Kế Vũ hơi ngạc nhiên, sau đó vô thức nói: "Ta thấy công tử không giống kẻ ác vì vậy đến đây mời. Nếu công tử không muốn thì quên đi."

"Được." Bùi Lăng đang suy nghĩ phải bắt đầu với Kế Vũ như thế nào, đương nhiên lúc này sẽ không bỏ qua cơ hội, nghe vậy lập tức đồng ý.

Thế là, hắn đứng lên theo Kế Vũ đi đến bên cạnh đống lửa của đám người Kế gia.

Những người khác của Kế gia thấy Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, có mấy tên hộ vệ khá căng thẳng, thậm chí còn vô thức đưa tay sờ đao kiếm bên cạnh người, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt.

"Công tử, ta tên Kế Vũ là đội trưởng hộ vệ đại tộc Kế gia Lam Kha thành." Lúc này, Kế Vũ mở miệng nói, "Vừa rồi vị này là quản sự Kế gia, Kế Hữu Trung."

Hắn ta lại lần lượt giới thiệu hộ vệ dưới tay mình một lượt, cuối cùng nói, "Chuyến này chúng ta vì hộ tống đại tiểu thư Kế Sương Nhi trở về Kế gia Lam Kha thành."

"Nữ tử bên cạnh đại tiểu thư là tỳ nữ Tiểu Hà."

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, nhưng trong đầu cẩn thận nhớ lại một lượt, căn bản không có ấn tượng gì với những người này.

Trong lòng hắn rất nghi ngờ, ở bên Kế gia, dường như Kế Vũ đặc biệt tin tưởng hắn, nhưng ánh mắt những người khác nhìn về phía mình vẫn rất đề phòng.

Đã vậy, vì sao tuỳ ý để Kế Vũ mời hắn tới?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng và Kế Vũ thuận miệng nói chuyện vài câu, bắt đầu tu luyện.

Hiển nhiên đây không phải ngày đầu tiên hắn tiến vào Bồng Doanh quan, bởi vì ký ức thiếu thốn nghiêm trọng, Bùi Lăng không nhớ rõ mình đột phá Trúc Cơ hậu kỳ lúc nào.

Nhưng hiện tại ở loại tình huống này, tất nhiên tu vi có thể nâng cao một phần thì nâng cao một phần.

Thế nhưng, lúc này có người ngoài ở đây, biết đâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.

Cho nên vì lý do cẩn thận, Bùi Lăng không sử dụng hệ thống uỷ thác, mà tự vận hành công pháp rèn luyện chân nguyên.

Chương 546: Chuyện cũ Kế gia

Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc sắc trời trở nên ảm đạm.

Trong điện không có gì ngoài đống lửa do người Kế gia dựng lên, khuôn mặt ba tên tán tu đều chìm trong mờ tối, thoạt nhìn hình bóng lay động, nhìn không rõ lại có vẻ quỷ dị khác.

Điều này khiến người Kế gia đều hơi lo lắng.

Vào lúc này, ba tên tán tu kia tu luyện xong, đột nhiên đứng dậy trực tiếp đi về phía Kế gia.

Hộ vệ Kế gia chú ý tới tình cảnh này, rối rít xoay người, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng.

"Trông tiểu nương tử này cũng linh tú xuất chúng." Ba tên tán tu kia không lếc nhìn những hộ vệ này lấy một cái, không coi ai ra gì vừa cười vừa nói với đại tiểu thư Kế gia Kế Sương Nhi, "Chỉ tiếc tuổi xuân trôi nhanh hồng nhan chóng già, lưu lạc trong trần thế này, dù nhan sắc có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, qua hai năm cũng là thiếu phụ luống tuổi, chẳng phải khiến người ta tiếc nuối sao?"

"Hôm nay gặp mặt tức là có duyên."

"Không bằng theo ta nhập đạo làm nữ đệ tử, về sau trường sinh bất lão, tiêu diêu tự tại, chẳng phải càng vui sướng hơn sao?"

Người Kế gia nghe vậy giật mình, Kế Hữu Trung đang định trả lời thay cho Kế Sương Nhi, lại cảm thấy miệng lưỡi dinh dính căn bản không thể phát ra một chữ nào!

Trong lòng hắn ta hoảng sợ lại thể biểu đạt ra được.

Không có ai trả lời thay cho, Kế Sương Nhi đành phải nơm nớp lo sợ tự nói: "Ta, năm trước ta mới đính hôn, còn phải... Còn phải hầu hạ phụ mẫu song thân, không muốn nhập đạo."

"Không muốn?" Tu sĩ thiếu niên trong ba tên tán tu kia cười nói, "Xem ra mặc dù nữ hài tử này huệ chất lan tâm là một nhân tài đáng giá, lại quá quyến luyến hồng trần. Đã là nữ đệ tử tương lai vậy cũng không phải người ngoài, để vi sư chặt đứt việc trần duyên thay ngươi đi!"

Nói xong, hắn ta vung tay lên, một đạo phong nhận đột nhiên sinh ra chém thẳng về phía đám người còn lại của Kế gia!

Bùi Lăng khẽ nhíu mày đang định ra tay, đã thấy Kế Vũ đứng dậy đầu tiên, không nói một lời đột nhiên vung một đao ra!

Xoạt!

Bách luyện cương đao tốt nhất trong mắt phàm nhân lập tức vỡ nát, cùng lúc đó một đạo đao khí huyết sắc thoát khỏi thân đao, hình thành một thanh trường đao màu đỏ gào thét bay ra!

Phong nhận đối mặt với đạo đao khí này không hề có sức đánh trả, gần như dễ dàng sụp đổ, còn không thể sinh ra một tia khí kình nào đã bị chôn vùi.

Thế đi của đao khí không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục chém về phía ba tên tán tu!

Vẻ mặt ba tên tán tu hoảng sợ, thậm chí bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị đao khí chém qua!

Bịch, bịch...

Mấy tiếng vang nặng nề, ba tên tán tu đều bị đao khí chém ngang lưng chia thành hai đoạn, sáu đoạn thi thể dần rơi xuống đầy đất, máu tươi đột nhiên nở rộ bắn ra cả điện!

"A!"

Tiếng nữ quyến thét chói tai nhanh chóng xa dần, sau khi chém ra một đao kia, vẻ mặt Kế Vũ lập tức cứng đờ như đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Hắn ta quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, thân thể lại bắt đầu vỡ nát ra từng khúc.

Bùi Lăng vừa chạm đến ánh mắt của hắn ta, cảnh vật trước mắt đột nhiên rung động, thấy được một tình cảnh:

Ngày mưa, lôi điện đan xen, người Kế gia cẩn thận tiến vào Bồng Doanh quan tạm thời dừng chân.

So với lúc này, đại điện cũng rộng rãi nhưng không hề sạch sẽ chút nào, mà đầy tro bụi và mạng nhện, chỉ nhìn qua cũng biết đã bỏ hoang lâu ngày.

Sau khi bọn họ xác nhận nơi đây không có chủ nhân, nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, vừa nhìn đã thấy ba bộ hài cốt nằm trên bồ đoàn dưới bàn dài.

Bọn họ mở cửa ra khiến cơn gió mạnh cuốn vào trong điện, một phần hài cốt lập tức hóa thành bột mịn.

Vị trí chính giữa đại điện là hai bộ khô lâu quần áo hoa lệ tinh tế ngồi xếp bằng lưng tựa lưng, vừa nhìn đã biết chết rất lâu rồi.

Những người khác thì cũng thôi, hai nữ quyến thấy cảnh này rất sợ hãi.

Chỉ là lúc này mưa như trút nước, căn bản không tìm thấy nơi nào khác để tránh mưa ở gần đó, thế là Kế Hữu Trung an ủi Kế Sương Nhi một chút, lại ra lệnh Kế Vũ dẫn người chuyển năm bộ hài cốt ra ngoài, sau đó dựng một đống lửa ở trong điện để sưởi ấm nấu cơm.

Buổi sáng vẫn như bình thường.

Đến nửa đêm mới bắt đầu xảy ra chuyện, đầu tiên là từng hộ vệ mất tích trước mắt bao người.

Bởi vì đống lửa chiếu sáng có hạn, lại thêm việc hộ vệ mất tích mang đến sự sợ hãi, bọn họ không kịp thời phát hiện không gian đại điện đang lặng lẽ dần thu nhỏ... Cho đến khi toàn bộ đại điện đã nhỏ đến mức gần như sắp bao bọc vây quanh bọn họ, mấy người còn lại mới như vừa tỉnh từ trong mộng, vội vàng chạy ra ngoài!

Trong quá trình này, một tên hộ vệ sau cùng động tác hơi chậm, bị đại điện thôn phệ ngay trước mặt bọn họ!

Kế Vũ, Kế Hữu Trung dẫn theo Kế Sương Nhi và nha hoàn Tiểu Hà may mắn chạy ra đại điện, trong lúc hốt hoảng chạy ra cửa lớn đạo quan, lại phát hiện bọn họ đã quay về bên trong đạo quan!

Bốn người vô cùng hoảng sợ liều mạng muốn trốn thoát.

Nhưng toàn bộ đạo quan như phát hiện mình đã bị lộ không thèm che giấu nữa, bắt đầu quang minh chính đại thôn phệ sinh linh.

Chương 547: Vác Kế Sương Nhi đi (1)

Chẳng mấy chốc, nha hoàn Tiểu Hà mất tích, quản sự Kế Hữu Trung mất tích...

Thế lực của Kế Sương Nhi không chống đỡ được nữa, vì quá hoảng sợ nên chỉ ngồi bệt xuống.

Kế Vũ đành phải lôi kéo nàng chạy.

Nhưng không bao lâu sau đại tiểu thư bị một tảng đá làm trượt chân, Kế Vũ quay đầu muốn đỡ nàng lên, thân thể lại bị mặt đất thôn phệ...

Cuối cùng, Kế Sương Nhi không chịu đựng được sự sợ hãi như vậy, không đợi đạo quan ra tay đã tìm một cái cây gần đó để treo cổ, máu tươi nhuộm đỏ váy sam, thoạt nhìn như một bộ áo bào rộng màu đỏ...

"Kế Vũ! Kế Vũ?"

Bên tai Bùi Lăng vang lên giọng nói của Kế Hữu Trung, lúc tỉnh táo lại đã thấy Kế Hữu Trung và một đám người Kế gia đang ân cần nhìn chằm chằm mình.

Hắn đang muốn nói gì, đột nhiên thay đổi sắc mặt!

Cả một thân tu vi của mình đã biến mất sạch!

Cúi đầu xem xét, thấy trên người mình đang mặc bộ quần áo giống hệt với Kế Vũ vừa rồi... Hắn đã biến thành Kế Vũ?!

Ngay sau đó, tất cả ký ức mấy ngày qua như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu hắn.

Trong nháy mắt này, Bùi Lăng hoàn toàn nhớ ra tất cả những việc xảy ra trong mấy ngày nay!

Lập tức, trên trán hắn chảy ra mồ hôi lạnh.

"Chủ nhân, sao ngươi không còn tu vi nữa?" Giọng nói của Cửu Phách Đao vang lên bên tai Bùi Lăng.

Dù sao cũng là đao bản mệnh của hắn, vào lúc quan trọng chủ động lơ lửng ở sau lưng hắn.

Nếu không bây giờ tu vi của Bùi Lăng hoàn toàn biến mất, chắc chắn trọng lượng của Cửu Phách Đao này sẽ trực tiếp đè hắn ngã xuống đất!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không kịp giải thích với Cửu Phách Đao, vội vàng nói với Kế Hữu Trung: "Ta không sao..."

Nói xong, Bùi Lăng nhìn về phía ba tên tán tu Luyện Khí kỳ vừa rồi, thấy huyết nhục văng tung tóe đã biến mất sạch sẽ, trên mặt đất chỉ có ba bộ hài cốt đã bị xói mòn.

Giống hệt với tình cảnh mà hắn vừa thấy ở trong huyễn tượng.

Nghe vậy, đám người Kế Hữu Trung thở phào nhẹ nhòm.

Kế Hữu Trung khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Không có việc gì thì tốt! Trong mấy người đi đường chúng ta, ngươi có võ nghệ cao cường nhất. Bây giờ đang ở nơi dã ngoại hoang vu, ngươi không được thư giãn, nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải đưa đại tiểu thư bình an đưa trở về, mới không phụ ân tình của Kế gia với chúng ta!"

Bùi Lăng bình tĩnh nhẹ gật đầu, thấy người Kế gia không hề nhắc đến việc ba tên tán tu Luyện Khí vừa rồi, thậm chí cũng hoàn toàn coi như không thấy hài cốt gần trong gang tấc.

Trong lòng hắn dần chắc chắn, mặc dù mình dùng 【 Linh Mục thuật 】 không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn đã có thể chắc chắn những người mà mình đang thấy đều không phải người sống thật sự!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy thân phận Kế Vũ tùy ý trò chuyện vài câu với người Kế gia, lấy lý do cần kiểm tra đại điện một chút, đứng lên đi một mình vào trong góc.

"Cho ta mượn chút bản nguyên." Bùi Lăng lặng yên nói.

Cửu Phách Đao vội vàng làm theo: "Vâng!"

Nhận được bản nguyên của Cửu Phách Đao, thân thể mất hết tu vi của Bùi Lăng lập tức xuất hiện một tia chân nguyên.

Hắn vội vàng mở túi trữ vật ra, lấy ra một bình Vô Mộng Tán và một ít thiên tài địa bảo.

"Ta muốn tu luyện." Tiếp theo Bùi Lăng khẽ dặn dò đao linh, "Chờ chút nữa sẽ có hai tên tán tu Kết Đan kỳ đến đây, đến lúc đó ngươi lập tức đập ta một cái."

Tình hình hiện tai vẫn chưa rõ ràng, tu vi của hắn lại hoàn toàn biến mất, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Nhất định phải nhanh chóng dùng hệ thống uỷ thác tu luyện, tìm lại tu vi biến mất trong cơ thể!

Đao linh cung kính nói: "Vâng!"

Thế là, Bùi Lăng nuốt nguyên một bình Vô Mộng Tán, lại ăn tất cả thiên tài địa bảo, lúc này mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Hệ thống vừa tiếp quản thân thể, Bùi Lăng lập tức phát hiện tu vi của mình hoàn toàn khôi phục!

Thấy tình hình này, trong lòng Bùi Lăng lập tức chắc chắn, nhưng ngay sau đó tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra trong cơ thể ký chủ có được một 'Pháp' xa lạ, hệ thống bắt đầu luyện hóa cho ngài..."

Pháp?!

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, lúc ấy Lệ Yến Lăng cũng nhắc tới "Pháp"!

Cái này có liên quan đến cơ duyên Kim Đan!

Hơn phân nửa là "ngộ đạo chi pháp" mà Thập Ngũ thúc Lệ thị đã nói tới!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng lập tức vui mừng.

Lúc này hắn có thể nhớ lại tất cả mọi việc, chắc chắn cũng vì "Pháp" này!

Thật không ngờ Kế Vũ lại là "Pháp" !

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Dựa theo ký ức mấy ngày nay của hắn, hắn, tán tu ba tên Luyện Khí kỳ và hai tên tán tu Kết Đan kỳ đều vì một vài nguyên nhân khó hiểu mà đi nhầm vào Bồng Doanh quan.

Nhưng những phàm nhân Kế gia này lại không phải.

Bọn họ là vì tránh mưa nên chủ động đi vào.

Cùng xuất hiện bên trong Bồng Doanh quan, nhưng nguyên nhân lại khác biệt quá nhiều.

Có lẽ... Toàn bộ những người Kế gia này đều là "Pháp"?

Chương 548: Vác Kế Sương Nhi đi (2)

Xem ra, hôm qua Lệ Yến Lăng coi Tử Mai lão tổ là "Pháp" mà ngang nhiên ra tay, nhưng thật ra "Pháp" là Khấu Tam Lang!

Bởi vì Khấu Tam Lang cũng giống những người Kế gia này, đều là phàm nhân không nhập đạo, mà mục đích khi tiến vào Bồng Doanh quan cũng vì tránh mưa, chứ không phải vốn muốn đến nơi khác lại mơ hồ đi vào đây.

Nhưng đáng tiếc căn cứ vào trí nhớ của hắn, về sau cặp uyên ương Khấu Tam Lang và Vân Nương này đều bị người ta lột cả da, treo ở cửa trung điện.

Chắc hẳn đây là vì Lệ Yến Lăng không tìm được "Pháp", trong cơn nóng giận đã kéo một người một yêu này ra trút giận.

Ngược sát Khấu Tam Lang, bỏ qua cơ hội đạt được "Pháp" thật sự...

Ngay lúc suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, hệ thống điều khiển thân thể hắn đứng lên, sải bước đến vị trí của đại tiểu thư Kế gia Kế Sương Nhi.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, không phải hệ thống muốn luyện hóa "Pháp" cho hắn sao?

Đây là muốn làm gì chứ?

Sau đó, Bùi Lăng thấy mình một tay khiêng Kế Sương Nhi lên vai trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người Kế gia, rồi xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài điện!

Chỉ là, hắn vừa đi ra cửa điện, hạt mưa lớn khoảng hạt đậu đánh vào người, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Cái này...

Lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng vẫn giữ nguyên tư thế khiêng Kế Sương Nhi.

"Kế Vũ! Ngươi làm gì?! Nhanh buông ta xuống!" Vào lúc này, Kế Sương Nhi hoảng sợ vừa đập vừa giãy giụa, tiếng kêu xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Cuối cùng mấy người Kế Hữu Trung đã tỉnh táo lại, lập tức ném tất cả mọi việc trong tay lao ra: "Kế Vũ! Tên khốn nhà ngươi! Lại dám bất kính với đại tiểu thư!"

"A Vũ, ngươi điên rồi sao? Nếu không có Kế gia, bây giờ ngươi còn đang ăn xin dọc đường!"

"Đúng vậy đội trưởng, Kế gia thu nhận đám hài tử không cha không mẹ chúng ta, cho cơm ăn, cho áo mặc, còn gọi người đến dạy chúng ta võ nghệ, để chúng ta làm người hầu, thậm chí còn đồng ý giúp chúng ta lấy vợ sinh con... Nói là phụ mẫu tái sinh cũng không đủ! Không phải ngày thường ngươi thường xuyên nói với chúng ta, nhất định phải có ơn tất báo sao? Vì sao lúc này lại đối xử với đại tiểu thư như thế?"

Đám người vây quanh Bùi Lăng, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và khinh thường.

Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, mẹ nó hệ thống thiểu năng!

Vốn tình huống đã rất tồi tệ, bây giờ càng tồi tệ hơn!

Hơn nữa, sau khi hệ thống uỷ thác kết thúc, tu vi của hắn lại mất nữa!

Xoạt xoạt xoạt...

Có lẽ thấy nãy giờ hắn không nói gì, Kế Hữu Trung nháy mắt, những hộ vệ khác rối rít rút đao kiếm ra chĩa thẳng vào Bùi Lăng.

"Kế Vũ!" Khuôn mặt Kế Hữu Trung nặng nề, quát, "Uổng công Kế gia có ân nặng như núi với ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn đúng là phát rồ!"

Thấy thế, Bùi Lăng tê cả da đầu, lập tức đặt Kế Sương Nhi xuống.

Kế Sương Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh nha hoàn Tiểu Hà, sợ hãi nhìn hắn.

Lúc này ánh mắt đám người nhìn về phía Bùi Lăng đã không còn tôn kính nể trọng như trước đó nữa, mà tràn đầy sự thù địch và đề phòng.

Kế Hữu Trung thở sâu, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bây giờ ở nơi dã ngoại hoang vu, dù sao Kế Vũ cũng là cao thủ đệ nhất trong đám hộ vệ... Nếu thật sự trở mặt, chỉ sợ...

Thế là khuôn mặt hắn ta dịu đi, nói: "Kế Vũ, niệm tình ngươi nhất thời hồ đồ, lại biết sai để sửa, tạm thời ta không truy cứu việc này. Chỉ là, từ giờ trở đi ngươi không được đến gần đại tiểu thư một bước!"

Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt nhẹ gật đầu.

Sau đó, người Kế gia vây quanh Kế Sương Nhi quay về trong điện.

Dưới sự phân phó của Kế Hữu Trung, đám hộ vệ bảo vệ Kế Sương Nhi chặt chẽ.

Bùi Lăng lại bị Kế Hữu Trung sắp xếp trông coi cửa điện, không có Kế Hữu Trung hoặc đại tiểu thư phân phó, hắn không thể bước vào trong điện một bước!

Bùi Lăng yên lặng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hệ thống một lần, sau đó thử tự tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Nhưng không có hệ thống uỷ thác, hắn tu luyện một lát còn không cảm giác được cả linh khí xung quanh.

Vào lúc này, hai tên tán tu Kết Đan kỳ chậm rãi đi vào bên trong cửa tròn.

Một người râu ngắn áo bào xanh, một người tóc mây cung trang, không hề khác lúc gặp vào một ngày trước đó, đó là Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân.

Hành động của hai tên tán tu Kết Đan kỳ này cũng giống với lúc mới gặp.

Mặc dù nhìn thấy Bùi Lăng ở cửa ra vào, nhưng sau khi liếc mắt qua phát hiện hắn chỉ là một phàm nhân, lại không để ý tới.

Hai người cùng đi vào trong điện như không thấy hài cốt trên đất, sau khi trò chuyện một chút lại bắt đầu lấy ra trà bánh và bộ đồ trà, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống rảnh rỗi pha trà xem mưa.

Bùi Lăng yên lặng quan sát một lúc, không thấy bất cứ điều gì khác thường, liền yên lặng chờ mưa tạnh.

Hiện tại hắn đã lấy được một "Pháp", mặc dù thao tác vừa rồi của hệ thống hơi thiểu năng, nhưng kết hợp với manh mối và suy đoán mà mình đang nắm giữ, rất hiển nhiên việc luyện hóa "Pháp" này có liên quan với Kế Sương Nhi!

Chương 549: Luyện hóa

Căn cứ vào huyễn tượng mà Bùi Lăng đã thấy sau khi Kế Vũ vỡ nát.

Một năm trước, một đoàn người Kế gia gặp nạn ở Bồng Doanh quan.

Kế Vũ và Kế Sương Nhi sống đến cuối cùng, lúc đó trong huyễn tượng, dù đã đến lúc sinh tử tồn vong quan trọng nhất, Kế Vũ cũng không chịu vứt bỏ Kế Sương Nhi, ngược lại liều mạng muốn dẫn theo đối phương chạy ra đạo quan...

Ngoại trừ cái đó ra, trong trí nhớ của Bùi Lăng, ngày mình mới vào đạo quan, Tang phu nhân ép Kế Sương Nhi tiến vào bên trong điện dò xét manh mối, cũng là Kế Vũ chủ động đứng ra, đi vào thay Kế Sương Nhi.

Kết hợp với lời chỉ trích của đám người Kế gia vừa rồi, rất hiển nhiên Kế Vũ này chỉ là một kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường phụ mẫu đều mất, sau khi được Kế gia coi trọng lại nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ võ nghệ, lúc này mới trở thành đội trưởng hộ vệ Kế gia.

Chắc là Kế gia nhìn người cực chuẩn, Kế Vũ này là người có ơn tất báo, trung thành tuyệt đối với chủ gia.

Dù lúc gặp nạn cũng không quên chức trách, một lòng bảo vệ đại tiểu thư Kế Sương Nhi!

Nhìn như thế...

Mấu chốt để luyện hóa Kế Vũ biến thành chi "Pháp", hơn phân nửa là hoàn thành với chấp niệm của thân phận Kế Vũ này.

Rất hiển nhiên chấp niệm của Kế Vũ là hộ tống Kế Sương Nhi bình an trở về gia tộc!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không thể xác định suy đoán này của mình có hoàn toàn chính xác không.

Nhưng bây giờ có thể chắc chắn là, quyết không thể để Kế Sương Nhi xảy ra chuyện!

Nếu không, việc luyện hóa "Pháp" chắc chắn sẽ thất bại!

Đúng vào lúc này, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy, không hiểu sao tu vi trong cơ thể mình lại khôi phục một phần.

Ngay sau đó, bên trong Kế Hữu Trung đột nhiên cất giọng gọi hắn nhanh đi vào.

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, xảy ra chuyện rồi!

Hắn đi nhanh vào đại điện đến bên cạnh đống lửa, ánh mắt liếc quanh nhận ra mình suy đoán không sai, đã thiếu một hộ vệ giống với tình huống lần đầu trong trí nhớ!

Chỉ khác ở chỗ, lúc này Bùi Lăng đã nhớ rõ người mất tích là ai.

Dường như hiện tượng vẫn khiến người ta lãng quên ký ức của Bồng Doanh quan này, đã không có hiệu quả với hắn.

Khuôn mặt Kế Hữu Trung nặng nề, khẽ nói: "Chúng ta thiếu mất một người, vừa rồi ngươi canh giữ ở cổng, có thấy ai rời khỏi đại điện không?"

"Không có." Bùi Lăng bình tĩnh trả lời.

Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo hai tên tán tu Kết Đan kia nghe nói như thế, cũng đến hỏi thăm tình huống.

Quả nhiên, nghe được tiếng động bên người Kế gia, Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân đều nhướn mày.

Ngay sau đó, Tử Mai lão tổ thản nhiên nói: "Một bầy kiến hôi thật sự ồn ào!"

Nói xong không nói lời gì nữa, trực tiếp đưa tay đánh ra một chưởng về phía người Kế gia!

Tán tu Kết Đan kỳ, cho dù là tu sĩ Tạp Đan tùy ý vỗ một chưởng, cũng không phải thứ mà tán tu Luyện Khí kỳ có thể tiếp nhận, chứ đừng nói đến phàm nhân không có chút tu vi nào?!

Ở trong mắt người Kế gia, một chưởng này khí thế ngập trời, hùng hồn đáng sợ, gần như vừa thấy đã hoảng sợ muốn chết!

Bùi Lăng lập tức giật mình, xảy ra chuyện gì? Hai tên Kết Đan này lại không hỏi lấy một câu, đã trực tiếp hạ sát thủ!

Bây giờ hắn khôi phục được quá ít tu vi, căn bản không kịp làm ra phản ứng dư thừa, nhanh chóng che trước mặt Kế Sương Nhi.

Ngay sau đó, Cửu Phách Đao tự động hộ chủ, nhanh chóng hiện lên ở trước người hắn.

Oanh!!!

Chưởng kình hoàn toàn bị Cửu Phách Đao tiếp nhận, dấy lên một luồng sóng khí thật lớn, dường như cuốn lên cuồng phong trong điện, ba bộ hài cốt trên mặt đất lập tức tan thành mây khói, sau khi hương nến trên kệ nến dao động mãnh liệt cũng nhanh chóng bị dập tắt!

Ngoại trừ Kế Sương Nhi sau lưng, toàn bộ người Kế gia ngã trái ngã phải, đứng lên cũng không nổi, thậm chí có mấy người miệng mũi đổ máu, nội tạng đã bị tổn thương.

Ngay cả tấm rèm nặng che đậy điện thờ cũng lay động dữ dội, suýt thì lộ ra khuôn mặt tượng thần phía sau!

"Pháp khí!" Đầu tiên Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân giật mình, chợt trong mắt lộ ra vẻ tham lam.

Mặc dù bọn họ đã Kết Đan, nhưng đến nay không có một kiện pháp bảo nào, chỉ có thể dùng pháp khí mà tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới dùng.

Nhưng dưới tình huống không người thúc đẩy có thể tự động hộ chủ, chính diện ngăn lại một kích của tu sĩ Kết Đan mà không tổn hại chút nào, không hề nghi ngờ, cây đao này chắc chắn là đối tượng tốt nhất trong số pháp khí!

Đây căn bản không phải thứ mà số pháp khí chắp vá trong tay bọn họ có thể so sánh được!

"Tiên sư tha mạng!" Tình cảnh trước mắt diễn ra nhanh chóng, các phàm nhân đều bị dọa sợ nói không ra lời, vào lúc quan trọng Kế Hữu Trung phản ứng nhanh nhất, không ngừng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Chỉ là ngay sau đó, Tang phu nhân đánh một chỉ qua, trên trán hắn ta lập tức xuất hiện một lỗ máu!

Kế Hữu Trung lập tức chết bất đắc kỳ tử.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tu vi của mình lại khôi phục thêm một bước nữa.

Hắn không do dự, một phát túm lấy Kế Sương Nhi, thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 chạy ra ngoài.

Trước mắt, tu vi của Bùi Lăng mới khôi phục đến Luyện Khí trung kỳ, chỉ có thể dựa vào Cửu Phách Đao để giữ mệnh, không thể chống lại hai tên Kết Đan, cho dù là Tạp Đan.

Chương 550: Trảm Kết Đan (1)

Càng không cứu được những người khác của Kế gia.

Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm, cũng nhất định phải làm là bảo vệ tốt Kế Sương Nhi.

Đây là mấu chốt để hắn luyện hóa "Pháp"!

Nhưng Bùi Lăng vừa dẫn theo Kế Sương Nhi độn đến bên ngoài cửa điện, Tử Mai lão tổ đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Tu vi chênh lệch quá xa!

Dù 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 là công pháp phía trước 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 độn pháp đỉnh phong của Trọng Minh tông, Bùi Lăng thi triển bằng tu vi bây giờ, tốc độ đã kém xa đối phương.

Tử Mai lão tổ không hề nói nhảm câu nào, lại vỗ một chưởng về phía hai người!

Lúc này, thấy đối phương liên tục ra tay với chủ nhân của mình, Cửu Phách Đao yên lặng đã lâu cũng giận tím mặt!

Đao linh phát ra một tiếng rít, bạo ngược gầm thét: "Súc sinh! Dám bất kính với chủ nhân!"

Chợt chuyển thành đau khổ, "Ta muốn lột da ngươi! Làm đệm cho chủ nhân!"

Ngay sau đó, nó lập tức chuyển thành yêu kiều quyến rũ nói, "Chủ nhân, ta muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn!"

Cuối cùng, đao linh cuồng loạn hô, "Tất cả người dám ra tay với chủ nhân đều phải chết! Chết chết chết chết chết chết!!!"

Trong tiếng gầm gừ, thân đao Cửu Phách Đao đột nhiên bộc phát ra trên trăm đạo đao khí, điên cuồng chém về phía Tử Mai lão tổ.

Lúc này đao linh cực kỳ tức giận!

Lần trước cũng không biết vì lý do gì, nàng bị phong ấn rất lâu.

Hơn nữa, hình như việc này còn được chủ nhân ngầm đồng ý.

Bởi vậy sau khi giải phong, Cửu Phách Đao vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn.

Nhưng lúc này thấy có người dám can đảm truy sát chủ nhân nàng, đã trực tiếp lộ ra bản tính!

Sắc mặt Tử Mai lão tổ thay đổi, dù hắn ta là tu vi Kết Đan, nhưng những đao khí này đều tinh thuần sắc bén, sau mũi nhọn bức người còn ẩn chứa một luồng ý chí như đi ra từ trong núi thây biển máu, bá đạo vô song! Hắn ta lập tức không dám khinh thường, lấy ra Thiên Xuyên châu, sau khi thôi động, quanh người xuất hiện một tầng màn nước thật mỏng.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí cùng rơi vào màn nước, tốc độ lập tức giảm xuống.

Nhưng theo đao khí mãnh liệt mà ra, màn nước nhanh chóng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ nát!

Ngay tiếp theo pháp khí Thiên Xuyên châu lại "răng rắc" một tiếng, đột nhiên xuất hiện một vết nứt.

Tử Mai lão tổ giật mình, vẻ mặt thay đổi, bóng dáng lập tức tan ra như hơi nước.

Lúc xuất hiện lần nữa đã cách mấy chục trượng, vẻ mặt kiêng dè nhìn Cửu Phách Đao.

Cửu Phách Đao đang chờ tiếp tục đuổi giết hắn ta, đã thấy mười mấy con rối lớn khoảng ngón cái mỉm cười thâm trầm, nhảy tung tăng nhanh chóng đến gần Bùi Lăng!

Đao linh rít lên một tiếng, mấy đạo đao khí chém ra, trong nháy mắt chém tất cả con rối thành bột mịn!

Sắc mặt Tử Mai lão tổ âm trầm, lại đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Rầm rầm rầm...

Cửu Phách Đao hành động vô cùng nhanh nhẹn lấy một địch hai, vừa bảo vệ Bùi Lăng vừa giao thủ với hai tên Kết Đan.

Mặc dù lúc này không có chủ nhân điều khiển, nhưng vật liệu mà hắn dùng rèn đúc rất trân quý, công nghệ rất cao, hoàn toàn không quan tâm công kích của tu sĩ Tạp Đan. Lại quán chú hai loại đao ý thượng thừa mà Bùi Lăng nắm giữ, phát ra đao khí lạnh lẽo sắc bén, mũi nhọn bức người, trong chốc lát lại mơ hồ chiếm ưu thế!

Chỉ có điều, tuy công pháp thực lực của hai tên tán tu Kết Đan còn lâu mới có thể so sánh với Kết Đan tông môn, nhưng cũng không ngốc.

Thấy ma đao hung hãn, dù mình có tu vi cao hơn một cảnh, lại không thể tránh được, đều ăn ý né tránh Cửu Phách Đao, chỉ ra tay với Bùi Lăng!

Oanh!

Tử Mai lão tổ đánh ra một chưởng lại bị đao khí phá, dư chấn chưởng kình khuếch tán ra, lại đánh chết mấy tên hộ vệ Kế gia.

Trong lúc hộ vệ chết bất đắc kỳ tử, tu vi của Bùi Lăng lại khôi phục một chút, đã đạt đến Luyện Khí hậu kỳ.

Ngay lúc hắn muốn tiếp tục dùng 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 bỏ chạy, trong lòng hơi động lập tức nhìn sang đám hộ vệ Kế gia còn lại.

Rất nhanh, hắn đã thấy trong lúc bối rối có hai tên hộ vệ Kế gia tới gần cột trụ trong điện. Gần như ngay lúc bọn họ đụng phải cây cột, hai người đã chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa!

Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện im ắng co nhỏ một vòng, tu vi của Bùi Lăng cũng khôi phục được Trúc Cơ tiền kỳ!

Không có chút do dự gì.

Bùi Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Mai lão tổ, trong mắt sáng lên ánh sáng màu xanh thẳm, sâu trong Hàn Tủy Hỏa hiện ra vô số phù văn nhỏ bé màu đen.

Tử Mai lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, dường như đột nhiên bị kéo vào sâu trong vũng bùn.

Rõ ràng xung quanh trống rỗng lại cảm thấy một trận dinh dính, ngột ngạt, chậm chạp... Gần như không thở nổi!

Cả người như phải chịu gánh nặng ngàn cân, khó khăn cất bước.

Ngay sau đó, tu vi của hắn ta trực tiếp từ Kết Đan kỳ rơi xuống Trúc Cơ hậu kỳ!

Sắc mặt Tử Mai lão tổ thay đổi, nhưng chẳng kịp chờ hắn ta làm ra phản ứng, Cửu Phách Đao bay lên cao, trong tiếng thét dài, thân đao liên tục huy động, vô số đao khí sinh ra chém mạnh về phía hắn ta!

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí huyết sắc tung hoành đầy đình, vào lúc tâm thần Tử Mai lão tổ đại loạn, vừa không kịp né tránh, một đạo đao khí huyết sắc bay sượt qua khiến máu tươi tung tóe, một cánh tay tóe ra huyết nhục bay ra ngoài, "xoạch" rơi xuống phía trên viên gạch trong điện.

Chương 551: Trảm Kết Đan (2)

Gần như trong nháy mắt bị mặt đất thôn phệ sạch sẽ, ngay cả vết máu cũng biến mất sạch sẽ!

Ngay sau đó, trong mắt Bùi Lăng lấp lóe ánh sáng màu xanh, lại nhìn sang Tang phu nhân.

Tang phu nhân đang muốn tiếp tục ra tay, khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, nàng giống Tử Mai lão tổ, tu vi đột nhiên giảm xuống một cảnh giới lớn, từ Kết Đan kỳ xuống Trúc Cơ hậu kỳ!

Bản mệnh đao và chủ nhân tâm ý tương thông, đương nhiên đao linh sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức rít lên liên tục, vô số đao khí huyết sắc sinh ra như mưa rào rơi xuống, thanh thế cực lớn suýt thì lấn át cả cơn mưa to như trút nước!

Dù Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân cố hết sức đối phó, không lâu sau vẫn được cái này mất cái khác, vết thương chồng chất!

Nhưng tình huống của Bùi Lăng cũng không dễ chịu!

Lực lượng của hắn khôi phục quá ít, liên tục thi triển hai lần 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , hơn nữa còn là thi triển vượt cấp với tu sĩ Kết Đan, không chỉ chân nguyên tổn thất to lớn, đầu càng đau đớn như muốn nứt ra, đây là dấu hiệu phản phệ vì thần hồn không chịu nổi!

Cũng may Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân đều chỉ là tán tu Tạp Đan, căn cơ nông cạn, nếu không tình cảnh hiện tại của hắn sẽ không đơn giản chỉ là đau đầu nữa.

Keng!

Tang phu nhân bị một đạo đao khí đẩy lui, thấy Cửu Phách Đao được thế không tha người, thế công kéo dài không dứt, đột nhiên đánh một trảo sang bên cạnh, kéo một tên hộ vệ Kế gia cuối cùng và nha hoàn Tiểu Hà tới che ở trước mặt mình.

Phốc phốc.

Hộ vệ và Tiểu Hà bị một đao cắt làm hai, Tang phu nhân nhờ vào đó để bỏ chạy, khó khăn lắm mới tránh được đao khí.

Bốn đoạn thi thể rơi xuống đất, chớp mắt đã bị đại điện thôn phệ, biến mất không còn dấu vết.

Tu vi của Bùi Lăng khôi phục thêm một bước nữa, đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ!

Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một trực giác mãnh liệt, chỉ cần Kế Sương Nhi cũng chết, tu vi của mình có thể lập tức khôi phục đỉnh phong!

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bùi Lăng đã cảm ứng được một điểm: Nếu làm như vậy, "Pháp" trên người hắn sẽ vĩnh viễn biến mất!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn vô thức quay đầu nhìn Kế Sương Nhi.

Lúc này, sắc mặt Kế Sương Nhi tái nhợt như tờ giấy, toàn thân không ngừng run lên như bị bệnh sốt rét, đã sợ đến mức nói không ra lời!

Tiên sư giết người!

Hơn nữa, trong chốc lát ngắn ngủi người Kế gia đã bị giết chỉ còn nàng và Kế Vũ.

Vốn lúc bị Bùi Lăng kéo ra ngoài, nàng còn hơi kháng cự, nghĩ đến mình đã đính hôn, lôi kéo với một tên hộ vệ thật sự không ra thể thống gì.

Nhưng hiện tại Kế Sương Nhi run rẩy ôm cánh tay Bùi Lăng, bởi vì đã dùng hết sức lực, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, chết sống không dám buông ra.

Thấy Kế Sương Nhi chỉ bị dọa sợ cũng không đáng ngại, trong lòng Bùi Lăng vững vàng, một tay bấm niệm pháp quyết.

Vù vù vù...

Ngay sau đó, trong Cửu Phách Đao bay ra chín đạo đao khí huyết sắc như dải lụa, gào thét như rồng, chia ra chém về phía Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân!

Hai tên Kết Đan liên tục né tránh, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Vừa nãy đối phương vẫn là một phàm nhân, trong chốc lát tu vi tăng vọt, hiện tại lại đã thành Trúc Cơ trung kỳ!

Nếu tiếp tục như thế, qua một lát...

Đao khí tập kích, hai người lập tức tập trung ý chí, không rảnh suy nghĩ nhiều.

Bọn họ lấy ra thân pháp quỷ quái khó lường nhất trong đời mình, điên cuồng né tránh.

Thấy chín đạo đao khí gần như lướt qua góc áo của bọn họ, hai người thầm thở phào tưởng cuối cùng đã tránh thoát một kiếp, lại thấy chín đạo đao khí huyết sắc dừng một chút ở giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành chín nữ tử huyết y tuyệt sắc!

Dáng người chín nữ tử này như nhau, mặc trường bào màu đỏ ngòm không hoa văn có kiểu dáng gần như nhau, quanh người không hề đeo trang sức chỉ dùng một sợi đai lưng tơ lụa huyết sắc. Khuôn mặt quyến rũ khác biệt, đều khuynh quốc khuynh thành, vẻ mặt sướng vui giận buồn kinh bi ưu tư sợ, sau khi xuất hiện lại không chút do dự, tay áo dài cùng lướt nhẹ qua, bên cạnh chín nữ tử lập tức hiện ra vô số đao ảnh lạnh lẽo.

Phốc phốc phốc...

Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân căn bản không kịp làm ra phản ứng dư thừa, đã bị đao ảnh cắt thành một đống thịt băm!

Một đống thịt băm đã không phân biệt được xương thịt "xoạch" một tiếng ngã xuống, ngay sau đó lại bị đại điện thôn phệ sạch sẽ.

Xung quanh không một tiếng động, cung điện vốn rộng rãi lập tức nhỏ lại một vòng lớn!

Có hai tên Kết Đan tu sĩ tẩm bổ, tất nhiên mạnh hơn đám người phàm tục trước đó không biết bao nhiêu lần. Thấy cửa điện đã nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người nghiêng người qua, Bùi Lăng không dám tiếp tục trì hoãn, gọi Cửu Phách Đao về, một phát nhấc lên Kế Sương Nhi, thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 hóa thành một đạo huyết sắc như điện như mộng bỏ chạy ra ngoài...

Hai người vừa rời khỏi tiền điện, cửa điện sau lưng đã "rầm" một tiếng, đột nhiên đóng kín!

"Hu hu hu... Kế Vũ... Kế Vũ, tất cả mọi người chết! Chết!" Đến lúc này Kế Sương Nhi cũng không chịu nổi nữa, khóc lớn, "Ta muốn về nhà... Ta không muốn ở chỗ này nữa... Hu hu..."

Chương 552: Tiếng nhấm nuốt

"Kế Vũ, ngươi nhanh dẫn ta trở về!"

"Chỉ cần ta về đến nhà, ta sẽ không so đo việc vừa rồi ngươi vô lễ!"

"Nơi này thật đáng sợ, ta không muốn ở lại đây một khắc nào nữa!"

"Ta muốn về nhà! Ta nhớ tổ mẫu! Ta nhớ cha mẹ... Hu hu hu... Ta muốn về nhà!!!"

Nàng sợ hãi khóc lóc, cả người đều không ngừng run rẩy.

Thấy thế, Bùi Lăng càng thêm chắc chắn với suy đoán trước đó của mình.

Kế Vũ khắc ghi ân tình Kế gia, coi tính mạng của Kế Sương Nhi còn quan trọng hơn cả mạng của mình.

Bây giờ Kế Sương Nhi khóc sướt mướt muốn về nhà, tất nhiên cũng là chuyện khi Kế Vũ còn sống muốn làm nhất.

Chỉ là bây giờ mưa to chưa ngừng, hệ thống uỷ thác sẽ lập tức bị cắt ngang.

Nếu không Bùi Lăng có thể dùng hệ thống uỷ thác, nhanh chóng tìm ra cách rời khỏi Bồng Doanh quan.

Nghĩ vậy, hắn đã dẫn theo Kế Sương Nhi phi độn đến sau cửa lớn Bồng Doanh quan.

Thoạt nhìn lối ra này gần trong gang tấc, Bùi Lăng vô thức cảm giác có nơi nào đó không thích hợp, trong chốc lát không dám tùy tiện vượt qua cánh cửa.

Nhưng đúng vào lúc này, Kế Sương Nhi vẫn luôn bối rối thấy cánh cửa lớn này lại như tìm được mục tiêu, lập tức lao ra ngoài cửa!

Bùi Lăng vội vàng kéo Kế Sương Nhi lại.

Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi!

Dù cho bị hắn kéo, tốc độ của Kế Sương Nhi cũng không hề dừng lại chút nào, tiếp tục lao ra bên ngoài!

Thoạt nhìn nữ hài tử này nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, cơ thể không có chút tu vi nào, trong nháy mắt này lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ ngay cả tu sĩ đã qua Trúc Cơ trung kỳ cũng không chống cự được, hắn không kéo được đối phương!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng đã bị Kế Sương Nhi kéo theo cùng xông ra cửa lớn.

"Kế Vũ! Chúng ta ra rồi!" Kế Sương Nhi không kịp nhìn rõ xung quanh, vui sướng hô lên.

Nhưng ngay sau đó, nàng vô cùng hoảng sợ nhìn quanh, "Cái này, sao còn ở trong đạo quan?!"

Chỉ thấy lúc này bọn họ vẫn đứng ở bên trong cửa, trong cơn mưa rào tầm tã, bức tường vẽ bức tranh tiên nhân nhận thọ như ý yên lặng đứng sừng sững sau lưng.

Khác với vừa rồi là, không khí xung quanh như bắt đầu lạnh lẽo, ngoài cửa lớn truyền ra một loại tiếng vang nào đó như đang dùng sức nhấm nuốt, "răng rắc", "răng rắc" ... Từ xa đến gần, hình như có hung thú to lớn gì đó bước nghiêm đến gần.

Ào ào ào... Dường như cơn mưa càng lớn hơn, như thiên hà nứt ra trút thẳng xuống.

"Đừng chạy lung tung, theo sát ta!" Bùi Lăng vội vàng nói.

Hiện tại không rõ tình hình, xông loạn khắp nơi như con ruồi không đầu sẽ chỉ khiến tình huống càng tồi tệ hơn!

Nhưng hắn vừa dứt lời, Kế Sương Nhi đã không kiềm chế được nỗi lòng, phát ra một tiếng hét đầy hoảng sợ!

Bùi Lăng sầm mặt lại, ngay sau đó đã nghe được tiếng nhấm nuốt ngoài cửa dừng một chút, tiếp theo như phát hiện con mồi ngon miệng nào đó, nhanh chóng đến gần bọn họ!

Bùi Lăng lập tức một phát nâng Kế Sương Nhi lên, bỏ chạy về hướng ngược lại.

Nhưng hắn vừa bước ra một bước, lối ra không còn là gạch xanh kiên cố, mà là mềm mại dinh dính khó mà mượn lực.

Cùng lúc đó, cơn gió điên cuồng đập vào mặt, mỗi khi đi một bước đều có lực cản to lớn như muốn thổi bọn họ đi vào trong nguy hiểm.

Cơn mưa như trút nước trên đỉnh đầu cũng lập tức từ hạt mưa đơn thuần, biến thành một loại dịch nhờn nào đó, sau khi rơi xuống dính trên người bọn họ trĩu nặng, sền sệt, cảm giác bó tay bó chân không diễn tả được khiến tốc độ của Bùi Lăng giảm mạnh.

Rất nhanh, tiếng động sau lưng đuổi theo, hơn nữa càng ngày càng gần!

"Kế Vũ! Đằng, đằng sau..." Giọng Kế Sương Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng nói.

Bùi Lăng cau mày, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, phát hiện tiếng động đã đuổi tới sau lưng mình không xa, hắn vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy sau lưng là một mảnh hư vô!

Hình như có một cái miệng lớn vô hình đang gặm nuốt toàn bộ Bồng Doanh quan, bao gồm tất cả mọi thứ trong Bồng Doanh quan!

Vào lúc nguy cấp, Bùi Lăng thôi động 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 tới cực điểm, tốc độ lại được nâng lên một đoạn.

Rất nhanh, hắn xuyên qua sân nhỏ tiền điện, phi độn đến trung điện.

Ngay sau đó, trong tiếng gặm nuốt, toàn bộ tiền điện và đình viện như bị cái gì đó xóa đi, biến mất không thấy gì nữa.

Nguy hiểm như bóng với hình, Bùi Lăng không dám đi vào trung điện mà đi thẳng đến đường hẻm bên cạnh trung điện thông hướng đến hậu điện!

Căn cứ vào ký ức hai ngày trước, chắc chắn hậu điện Bồng Doanh quan có bí mật gì đó.

Trước mắt Bùi Lăng không cần biết bí mật kia là cái gì!

Sở dĩ hắn chạy đến nơi đây là vì phát động quy tắc trên con đường này như hai ngày trước, sau khi đi được một nửa sẽ tiến vào ngày tiếp theo!

Quả nhiên, Bùi Lăng khiêng Kế Sương Nhi không ngừng phi độn trong đường hẻm, từ đầu đến cuối không thể tới gần hậu điện.

Đạo quan ở sau lưng cũng không ngừng bị cái miệng lớn vô hình kia thôn phệ.

Ngay lúc toàn bộ trung điện cũng bị thôn phệ gần như không còn, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng đột nhiên thay đổi.

Hắn và Kế Sương Nhi lại xuất hiện ở cửa lớn Bồng Doanh quan.

Chỉ là thời gian lập tức nhảy tới ban ngày.

Ngoại trừ cái đó ra, tiền điện, trung điện Bồng Doanh quan bị thôn phệ trước đó, đã trở nên hoàn hảo không chút tổn hại.

Chương 553: Đến hậu điện! (1)

"Kế Vũ, chúng ta trốn ra được?" Kế Sương Nhi lập tức vui vẻ nói.

Chỉ là đưa mắt xem xét, phát hiện vẫn ở trong Bồng Doanh quan, vẻ mặt lại trở nên hoảng sợ.

"Răng rắc", "răng rắc" ...

Phía sau cửa lại vang lên tiếng động.

Sắc mặt Bùi Lăng thay đổi, sau đó không chút do dự, lập tức bỏ chạy về phía hậu điện.

Nhưng ngay sau đó...

Vù!

Trong sương phòng tiền điện đột nhiên bay ra một cái đèn lồng huyết sắc, đánh về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng phản ứng nhanh chóng, lập tức phát ra một đạo đao khí chém vỡ đèn lồng huyết sắc! Thế đi của đao khí không ngừng, tiếp tục chém về phía sương phòng.

Ngay sau đó, một vòng ô quang bay ra tấn công đao khí, sau khi tiêu trừ đao khí, ô quang lộ ra khuôn mặt thật là một thanh pháp khí tiểu đao khắc đầy phù văn.

Bóng người lóe lên, một bàn tay trắng nõn thon dài đỡ được tiểu đao, hắn ta trẻ tuổi tuấn nhã, phong lưu kiêu căng, đứng ở trước mặt Bùi Lăng nghiêng đầu đánh giá hắn, ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói: "Trúc Cơ kỳ đã có thể lĩnh ngộ đao ý như thế cũng không gặp nhiều. Ta là con cháu Cửu A Lệ thị, xin hỏi các hạ đến từ sư môn nào?"

"Răng rắc", "răng rắc" ...

Trong tiếng gặm nuốt, cửa lớn Bồng Doanh quan đã biến mất từng chút một.

Thấy tình hình này, Bùi Lăng không có tâm trạng lãng phí thời gian, ngắn gọn nói: "Nhanh trốn!"

Nói xong, thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 vòng qua Lệ Yến Lăng, tiếp tục bỏ chạy về phía hậu điện!

" 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 ? Hóa ra là sư đệ bản môn." Lệ Yến Lăng nói xong, trong nháy mắt hóa thành một đạo u ảnh như có như không, như bóng với hình đi theo Bùi Lăng.

Đây cũng là một trong những độn pháp trước 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 , 【 U Quỷ độn pháp 】 !

Sau khi Lệ Yến Lăng đuổi theo Bùi Lăng, hỏi: "Vì sao sư đệ vẫn dẫn theo một nữ tử phàm nhân?"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng run lên, tiếng thôn phệ sau lưng to lớn như thế, tình cảnh đạo quan bị xâm chiếm từng bước một quỷ quyệt như thế, Lệ Yến Lăng không hề phát hiện chút nào, ngược lại chú ý tới Kế Sương Nhi?!

Không sai được!

Lệ Yến Lăng này cũng không phải người sống!

Sau khi nhận ra được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức không có tâm trạng tiếp tục trao đổi, yên lặng tăng tốc độ độn, muốn cắt đuôi đối phương.

Nhưng lúc này, sắc mặt Lệ Yến Lăng lại đột nhiên trở nên dữ tợn!

"Chẳng lẽ nữ tử phàm nhân này là một 'Pháp'?!" Lệ Yến Lăng nói xong lập tức ra tay, mấy trăm người giấy nhanh chóng bay ra, kiếm giấy, đao giấy, thương giấy... Cùng nhau chém về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, hắn là Thiên Đạo Trúc Cơ, hơn nữa còn là tam kiếp đạo cơ.

Một đối một, dù cho Lệ Yến Lăng này là con cháu Cửu A Lệ Thị, hắn cũng không sợ chút nào.

Nhưng hiện tại sự uy hiếp lớn nhất mà hắn phải đối mặt không phải Lệ Yến Lăng này, mà là quỷ dị trong Bồng Doanh quan.

Lúc này tuyệt đối không thể dừng lại!

Nếu không một khi bị cái miệng lớn vô hình kia thôn phệ, đến lúc đó chắc chắn sẽ trở thành một phần của toà đạo quan quỷ dị giống với Lệ Yến Lăng vào lúc này.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức liên tiếp chém ra đao khí, đao khí huyết sắc tung hoành như dệt, sắc bén vô song, trong khoảnh khắc đã chém toàn bộ người giấy vây quanh thành bột mịn.

Chỉ là, một kích thành công, hắn lại không hề dự định tiếp tục đấu pháp với Lệ Yến Lăng, sau khi thoáng quét dọn chướng ngại, 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 thôi động đến cực điểm lại trốn nhanh hơn!

Thấy khí tức tu vi của Bùi Lăng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, lại có thể đỡ công kích của mình, Lệ Yến Lăng nhắm hai mắt lại, trong lòng bùng lên sát cơ.

Trên thế giới này, không thể có thiên kiêu xuất sắc hơn mình!

Nhất là đồng môn của mình!

Trong lòng cuồn cuộn ác ý, pháp khí tiểu đao trong tay Lệ Yến Lăng lại bay ra, chỉ thẳng vào giữa lưng Bùi Lăng.

Bùi Lăng phát hiện sau lưng khác thường, tay phải lập tức buông ra Cửu Phách Đao.

Ngay sau đó, Cửu Phách Đao nhanh chóng bay ra che ở phía sau hắn, trường đao chém ra một đạo đao khí, cứ thế đẩy lui pháp khí tiểu đao.

Cửu Phách Đao vô cùng hung lệ, sau khi hộ chủ còn phát ra một tiếng rít gào, toàn thân cuồn cuộn sát khí muốn thừa thắng truy kích, nhưng ngay sau đó đã bị Bùi Lăng triệu hồi vào trong tay.

Trong tình huống này, cho dù từ bỏ "Pháp" ngay thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể để đao bản mệnh của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng Lệ Yến Lăng đuổi sát không bỏ, hai tay hắn ta liên tục bấm niệm pháp quyết, một vòng tường thành chế từ giấy lập tức hiện ra, gào thét lên nhào tới vây khốn Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi, lập tức thi triển 【 Huyết Sát đao phách 】 chém ra một đao...

Rầm rầm rầm...

Tường giấy cứng như sắt thép ầm vang vỡ nát, Bùi Lăng dẫn theo Kế Sương Nhi xuyên qua, tiếp tục bỏ chạy.

Hắn chỉ phòng không công, căn bản không quấn lấy Lệ Yến Lăng, rất nhanh đã đi qua tiền điện, tới đình viện trước trung điện.

Có lẽ là vì lúc này trời chưa mưa, tốc độ hiện tại của Bùi Lăng không bị ảnh hưởng một chút nào.

Mặc dù có Lệ Yến Lăng ngăn cản đủ kiểu, nhưng cái miệng lớn vô hình thôn phệ Bồng Doanh quan ở đằng sau vẫn không đuổi kịp hắn.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng lại đi vào con đường hẻm bên cạnh trung điện.

Chương 554: Đến hậu điện! (2)

Khuôn mặt Lệ Yến Lăng dữ tợn còn đang cắn chặt không thả. Nhưng Bùi Lăng là Thiên Đạo Trúc Cơ, đạo cơ hùng hậu hơn hắn ta, hiện tại lại một lòng bỏ chạy không muốn giao thủ chính diện, vì vậy Lệ Yến Lăng có dùng ra nhiều thủ đoạn hơn cũng không làm gì được hắn.

Đôi bên truy đuổi một hồi lâu trên đường hẻm, trước mắt Bùi Lăng lại biến đổi, hắn và Kế Sương Nhi lại xuất hiện ở cửa chính Bồng Doanh quan!

Tất cả như trở về điểm ban đầu.

"Kế, Kế Vũ... Chúng ta... Chúng ta thật sự có thể chạy thoát được sao?" Kế Sương Nhi đã không khóc, ánh mắt nàng đăm đăm, trong giọng nói lộ ra sự tuyệt vọng thật sâu.

Bùi Lăng nhướn mày, thử thách mà Lệ thị cho hắn thật sự khó khăn đến mức không hợp thói thường!

Mặc dù bây giờ hắn đã lấy được một đầu "Pháp", nhưng lại không có một chút mạnh mối phải mang "Pháp" đi ra ngoài như thế nào!

Tỉnh táo suy nghĩ một lượt, Bùi Lăng quyết định ổn định cảm xúc của Kế Sương Nhi trước, thế là trầm giọng nói: "Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi rời đi."

Nói xong, nhân lúc trời còn chưa mưa, cũng không có Lệ Yến Lăng đuổi sát phía sau, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 !"

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ có được một đầu 'Pháp' xa lạ, hệ thống sẽ luyện hóa cho ngài..."

Nghe được hệ thống chuẩn bị luyện hóa "Pháp", Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Hiện tại "Pháp" do Kế Vũ diễn hóa đã ở trên người hắn.

Mặc kệ hắn uỷ thác tu luyện cái gì, hệ thống đều sẽ ưu tiên luyện hóa "Pháp" giúp hắn.

Căn cứ vào suy đoán của hắn, cách luyện hóa "Pháp" này là hoàn thành chấp niệm khi Kế Vũ còn sống, đưa Kế Sương Nhi về Kế gia Lam Kha thành.

Bởi vậy, lúc này lấy hệ thống uỷ thác, hắn đã có thể luyện hóa "Pháp", lại có thể tìm được đường sống chạy ra Bồng Doanh quan!

Trong tiếng nhắc nhở, thân thể của Bùi Lăng bị hệ thống tiếp quản, hắn không buông Kế Sương Nhi xuống, mà vẫn dẫn theo nữ hài tử này nhanh chóng chạy vội về phía hậu điện!

Hệ thống vừa vượt qua tiền điện, sau lưng lại vang lên tiếng gặm nuốt "răng rắc", "răng rắc"!

Trong lòng Bùi Lăng hơi trầm xuống, cũng may lúc hệ thống uỷ thác, dù cho không sử dụng 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , thì tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã tới gần trung điện.

Lúc này, trước cửa trung điện, một con Xà Yêu to lớn quay quanh thành đống, đầu lâu hình tam giác ngẩng lên thật cao bảo vệ một thiếu niên ở giữa, khí tức của thiếu niên kia văn nhược, vẻ mặt hoảng sợ lại là Khấu Tam Lang.

Đối diện Xà Yêu là Lệ Yến Lăng vẻ mặt lạnh lùng khinh bào buộc nhẹ, quanh người hắn ta hiện ra rất nhiều binh mã chất giấy, trong tay vuốt ve một thanh pháp khí tiểu đao khắc đầy phù văn.

Lúc này đình viện to như vậy lại mấp mô, khắp nơi đều là dấu vết bị thuật pháp và nọc độc ăn mòn, hiển nhiên đã từng có một trận đại chiến.

Lúc này, đôi bên đang giằng co, bầu không khí căng cứng như rất căng thẳng.

Nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp lướt qua từ bên cạnh, chạy thẳng đến hậu điện.

Có lẽ vì muốn đối phó Vân Nương, lần này Lệ Yến Lăng cũng không truy sát Bùi Lăng.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng lại đi vào con đường hẻm thông hướng đến hậu điện.

Giống với mấy lần trước đó, sau khi chạy trên đường hẻm một lúc lâu, hắn và Kế Sương Nhi lại quay về cửa chính Bồng Doanh quan.

Trong lòng Bùi Lăng rõ ràng, hiện tại trông như bọn họ lần lượt trở lại điểm ban đầu, nhưng trên thực tế mỗi lần bọn họ trở lại Bồng Doanh quan, thời gian đều không giống nhau!

Hệ thống uỷ thác chưa kết thúc, Bùi Lăng thấy mình tiếp tục bước đi về phía hậu điện.

Lúc đi ngang qua tiền điện, hắn nhạy cảm phát hiện được hình như bên trong có thêm khí tức ba tên phàm nhân...

Của lớn Bồng Doanh quan chạy thẳng đến đường hẻm hậu điện như một con đường bị khép kín.

Bùi Lăng lần lượt trở lại điểm bắt đầu, thấy một nhóm lại một nhóm tu sĩ và phàm nhân tiến vào đạo quan, sau đó từng đám lại bị đạo quan thôn phệ.

Sau khi chết đã bị đồng hóa thành một phần quỷ dị của toà đạo quan này.

Không biết trải qua bao nhiêu lần lặp lại, cuối cùng vào một thời điểm đoạn đường hẻm vô cùng xa xôi, dường như đi như thế nào cũng đi không hết không xảy ra bất kỳ điều khác thường nào nữa.

Bùi Lăng chỉ dùng thời gian mấy hơi thở đã đến cổng hậu điện!

Hắn không khỏi mừng rỡ, hệ thống vẫn thao túng thân thể hắn đi vào hậu điện, hiển nhiên hậu điện này mới là mấu chốt để rời khỏi Bồng Doanh quan!

Ầm!

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng đá bay cửa lớn hậu điện ra ngoài!

Quy mô của hậu điện giống tiền điện và trung điện.

Chỉ là, ngoại trừ tấm rèm nặng nề che đậy tượng thần, không có giá nến, bồ đoàn, bàn dài, cống phẩm đủ loại, trông đặc biệt trống trải.

Dưới tấm rèm nặng lại bày một bàn cờ.

Một tu sĩ áo bào xám ngồi trên mặt đất, cúi đầu nhìn ván cờ.

Chương 555: Đạo lữ mới?

Khí tức của hắn ta dao động, lại là Luyện Khí kỳ.

Phát hiện có người tiến đến, tu sĩ áo bào xám cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dường như đã rất lâu rồi hắn ta không hề động đậy, động tác rất cứng ngắc.

Chờ sau khi hắn ta hoàn toàn ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt đã hư thối ở dưới mũ trùm.

Sắc mặt hắn ta cứng đờ đen xì, môi lưỡi không động đậy lại phát ra một đạo ý niệm âm u lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ tâm trạng gì: "Đã nhìn ra đủ loại hư ảo, có thể đến đánh cờ một ván."

Nói xong, tu sĩ áo bào xám nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Cung quanh cũng như lập tức yên tĩnh trở lại, cảm giác quái dị mãnh liệt tràn đến!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không thể trả lời, nhưng thân thể hắn lại không hề chậm trễ đi về phía bàn cờ.

Cùng lúc đó, Kế Sương Nhi kêu lên: "Quán chủ?!"

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, người này lại là quán chủ Bồng Doanh quan?

Rốt cuộc trạng thái hiện tại của đối phương là sống hay chết?

Đang suy nghĩ, Bùi Lăng đã thấy rõ tình hình trên bàn cờ.

Mặc dù hắn không tinh thông cờ thuật, nhưng lúc này vẫn lập tức nhìn ra, quân đen đã sắp vây kín bàn cờ, chỉ có mấy quân cờ trắng đã sớm không thể cứu vãn.

Đây cơ bản đã là một thế chết!

"Ngươi là cờ trắng, đến lượt ngươi." Quán chủ Bồng Doanh quan lại âm u lạnh lẽo nói.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhận ra đường ra có liên quan rất lớn với bàn cờ này.

Chỉ sợ phải thắng được ván cờ này, quỷ dị trong Bồng Doanh quan này mới có thể mặc hắn rời đi.

Thế là, hắn chăm chú nhìn bàn cờ, chờ mong hệ thống sẽ đánh ra một bước cờ tốt kinh tài tuyệt diễm, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, lại thấy hệ thống khống chế tay phải của hắn, túm lấy bàn cờ rồi hất lên!

Rầm rầm...

Quân cờ trắng đen rơi đầy đất.

Sau đó, không đợi quán chủ Bồng Doanh quan kịp phản ứng, Bùi Lăng lại thấy mình nhấc Cửu Phách Đao lên, dứt khoát lưu loát chém bàn cờ thành hai, sau đó lại là một đao tiễn quán chủ Bồng Doanh quan lên đường.

Ầm ầm!

Cùng lúc đó, ngoài điện truyền đến một tiếng sấm trước nay chưa từng to lớn như vậy!

Như một đạo sấm tức giận đột nhiên rơi xuống từ chín tầng trời, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, chấn động cả tòa Bồng Doanh quan!

Lúc Bùi Lăng lấy lại tinh thần đã đứng ở trước cổng chính Bồng Doanh quan, lúc này mưa rào xối xả, hạt mưa lớn khoảng hạt đậu đập vào trên người hắn, nhưng lần này không hề có dấu hiệu bị cắt ngang hệ thống uỷ thác.

Ầm!

Bùi Lăng một cước đá bay cửa lớn, sau đó khiêng Kế Sương Nhi nhanh chân đi ra cửa lớn Bồng Doanh quan.

Lần này, trước mắt rộng mở trong sáng chỉ thấy cành lá xanh tươi, chim quý thú lạ ẩn hiện, núi non xanh biếc ở nơi xa mơ hồ, sâu trong cỏ cây truyền đến tiếng suối nước lững lờ... Tiểu quan cổ xưa yên tĩnh đứng sừng sững sau lưng, cửa lớn đóng chặt, trong khe hở hiện ra đầy rêu xanh, dường như đã rất nhiều năm chưa từng mở ra.

Gánh nặng trong lòng Bùi Lăng đã được mở ra, bên tai lập tức vang lên tiếng vui mừng đến phát khóc của Kế Sương Nhi: "Kế Vũ... Hu... Cuối cùng chúng ta đã trốn ra được..."

Vừa mới nói hết câu, cơ thể Kế Sương Nhi lập tức lạnh buốt, hóa thành một bộ nữ thi huyết y. Mái tóc dài của nàng rối tung, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, trên cổ hiện ra một vết bầm màu tím đen, lúc này hai mắt nhắm nghiền, váy áo nhuộm đỏ máu tươi càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thoạt nhìn sinh động như thật lại không còn khí tức.

Vào lúc này, tu vi của Bùi Lăng cũng lập tức khôi phục Trúc Cơ hậu kỳ, khuôn mặt dáng người biến ảo, từ Kế Vũ biến về dáng vẻ ban đầu.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Đã hoàn thành luyện hóa 'Pháp', hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Sau một lúc lâu, uỷ thác tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 kết thúc.

Theo tiếng nhắc nhở kết thúc tu luyện, khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần thử thách này của Lệ thị suýt nữa lấy mạng của hắn!

Không, nhìn từ tình huống của Lệ Yến Lăng, nếu hắn thất bại ở chỗ này, chỉ sợ căn bản cũng không biết mình đã chết giống Lệ Yến Lăng!

Sẽ coi mỗi một ngày như ngày đầu tiên, ngày qua ngày tìm kiếm "Pháp"!

"Thế nhưng, trải nghiệm của Lệ Yến Lăng cũng có thể chứng minh Lệ thị không nhằm vào ta." Bùi Lăng như có điều suy nghĩ, "Hơn nữa cơ duyên Kim Đan nhất phẩm vẫn luôn khó như vậy, cho dù là thiên kiêu bản tộc Lệ thị cũng được đối xử giống vậy..."

"Ký ức lãng quên... Thời không rối loạn..."

"Nếu không phải lúc trước vì một suy nghĩ tốt, tặng một đạo đao khí cho Kế Vũ, chỉ sợ cho dù có hệ thống, ta cũng bỏ lỡ cơ hội với 'Pháp' này."

"Thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không tìm ra 'Pháp' là cái gì!"

Nghĩ đến đây, dù hắn đã rời khỏi Bồng Doanh quan, cũng không khỏi nghĩ mà sợ.

Nhớ lại trải nghiệm lần này, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Mỗi lần mình thông qua đường hẻm tiến về hậu điện, sẽ tiến vào thời gian khác biệt của Bồng Doanh quan.

Vậy tại sao mình lại trải qua tình cảnh người Kế gia tiến vào Bồng tận hai lần?

Nghiêm túc nhớ lại một lượt, hình như trước khi người Kế gia đến, hắn lấy hệ thống uỷ thác 【 Vô Danh công pháp 】 thử rời khỏi Bồng Doanh quan, sau đó mỗi lần hệ thống đều khống chế đi quanh tiền điện hơn hai mươi vòng...

Chương 556: Kiểm tra tâm tính của hắn (1)

Nhưng trên thực tế, lối ra thật sự của Bồng Doanh quan giấu ở hậu điện!

Hệ thống đã khống chế hắn xoay quanh tiền điện, vậy hiển nhiên không phải đang tìm kiếm cửa ra.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn vận chuyển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 rời xa Bồng Doanh quan trước, sau đó tìm ra một bãi đất trống, lập tức truyền âm với Cửu Phách Đao: "Sau ba hơi thở, lập tức đập ta một cái."

"Vâng!"

Thấy đao linh đồng ý, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Vô Danh công pháp 】 ."

Hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Vô Danh công pháp 】 là công pháp song tu, cần đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ, hệ thống đang định vị đạo lữ cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ của ký chủ không trong khu phục vụ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ mới."

Thế là, Bùi Lăng thấy mình đặt thi thể của Kế Sương Nhi xuống dưới đất, bắt đầu cởi váy áo đối phương...

Thủ sát!

Quả nhiên là vậy!

Trong lòng Bùi Lăng chảy ra mồ hôi lạnh, lúc ấy hắn tu luyện Vô Danh công pháp ở trong Bồng Doanh quan, đạo lữ mà hệ thống muốn tặng cho hắn, là bộ nữ thi Kế Sương Nhi này!

Bởi vậy, hai lần uỷ thác tu luyện, thật ra hệ thống đang tìm kiếm thời không của Kế Sương Nhi.

Xoay quanh tiền điện hơn hai mươi vòng, chắc là nguyên nhân căn bản khiến hắn rơi vào thời không rối loạn!

Nói cách khác, vốn thử thách của Lệ thị không nguy hiểm như thế, nhưng hệ thống thiểu năng này lại chủ động đưa hắn vào thời không rối loạn... Như thế, thử thách mà Lệ thị cho hắn, cùng thử thách mà lần này hắn phải trải qua, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp!

Lúc này, Bùi Lăng đã cởi quần áo thi thể Kế Sương Nhi được một nửa, cuối cùng thời gian ba hơi thở đã đến.

Cửu Phách Đao nghe lời hiện lên, vỗ nhẹ lên vai chủ nhân hai lần.

Nhưng hệ thống không hề có ý offline, tiếp tục cởi quần áo trên người thi thể.

???

Tình huống như thế nào?

Vẻ mặt Bùi Lăng thay đổi, Cửu Phách Đao đập quá nhẹ nên không thể cắt ngang hắn tu luyện?

Lam Kha thành.

Trong trà lâu, bàn tay đang cầm chén trà của Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca đều dừng lại, nhìn chằm chằm ngọn đèn đỏ nhạt trước mặt.

Đây là hồn đăng của Bùi Lăng.

Hỏa diễm màu đỏ cùng một nhịp thở với hồn phách của Bùi Lăng, sẽ thể hiện ra hiện trạng của bản tôn.

Ngay vừa rồi, hỏa diễm này đang cháy vững vàng, đột nhiên nhảy một cái, sau đó cao vọt lên nửa thước cháy hừng hực!

Có nghĩa tình huống của Bùi Lăng rất tốt!

Nhưng cũng không lâu lắm, không có dấu hiệu nào hồn hỏa nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ to như hạt đậu, thoạt nhìn như đang thoi thóp.

Sau khi thấy cảnh này, Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca đều vui mừng.

"Hắn đã tìm ra 'Pháp'!" Thập Ngũ thúc Lệ thị nói, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

Lúc này hồn hỏa của Bùi Lăng cực kỳ yếu ớt, nhưng chỉ cần không dập tắt, có nghĩa đối phương không chết.

Hồn hỏa biến hóa to lớn như thế, ngoại trừ đột nhiên bị trọng thương chỉ có một khả năng: Đối phương tìm được mục đích của chuyến đi này, "Pháp"!

Thế nhưng hai người ở đây đều không cảm thấy hồn hỏa của Bùi Lăng đột ngột yếu đi là vì chịu trọng thương.

Dù sao với sự hiểu biết của bọn họ với trình độ nguy hiểm trong Bồng Doanh quan, là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn còn Thiên Đạo Trúc Cơ, sau khi Bùi Lăng đi vào trong không thể nói không có nguy hiểm, nhưng chưa nói đến thủ đoạn của kẻ này, chỉ 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 cũng đủ để chạy trốn nguy hiểm trong lúc không có cách nào.

Không thể xuất hiện tình huống bị trọng thương trong nháy mắt.

Lui một bước để nói, dù thật sự gặp bạo kích đến mức khí tức lập tức rơi xuống phàm nhân, nói vậy quỷ dị cũng không nương tay với Bùi Lăng.

Hồn hỏa của hắn cũng không tiếp tục giữ vững sự ổn định sau khi yếu đi, nhất định phải tiếp tục yếu đi, đến lúc dập tắt.

"Những nơi quỷ dị thế này, mặc dù không hình thành nhân quả cụ thể." Lệ Hàn Ca nhìn chăm chú hỏa diễm màu đỏ, như có điều suy nghĩ nói, "Nhưng mỗi lần xuất hiện, không lâu sau có thể tụ tập rất nhiều 'Pháp' hỗn loạn, loại 'Pháp' hỗn loạn này là nguy hiểm nhất, nhưng sau nguy hiểm là cơ duyên lớn!"

"Hình như bây giờ đã tìm ra một đầu 'Pháp', tiếp theo là điểm khó nhất trong cơ duyên này..."

"Mang theo 'Pháp' chạy khỏi Bồng Doanh quan!"

Nói đến chỗ này, Lệ Hàn Ca hơi híp mắt lại, "Thế nhưng, hắn lại đạt được 'Pháp' cực kỳ mạnh!"

"Lại áp chế tu vi của hắn không còn chút nào."

"Chỉ là thân thể phàm nhân, muốn an toàn thoát khỏi đạo quan kia, chỉ sợ rất khó."

Lúc đầu là tu sĩ Trúc Cơ kỳ tùy tiện tiếp xúc với "Pháp", chắc chắn một thân thực lực tu vi sẽ chịu sự áp chế của "Pháp", rơi xuống một hai cảnh giới nhỏ, đều là tình huống rất bình thường.

Chỉ là, hiện tại tu vi của Bùi Lăng lại thoáng cái giảm xuống trình độ phàm nhân.

Hiển nhiên, "Pháp" mà đối phương tìm được không phải bình thường!

Đây chưa chắc là chuyện tốt.

Chương 557: Kiểm tra tâm tính của hắn (2)

Dù sao "Pháp" có tốt hơn, nếu không thể ra được Bồng Doanh quan, ngược lại kéo cả tính mạng của mình vào, chung quy vẫn được không bù nổi mất.

Thập Ngũ thúc Lệ thị mỉm cười, chợt nói: "Dù sao quỷ dị trong Bồng Doanh quan này đã gần tiêu tán. Mặc dù tình cảnh hiện tại của hắn không tốt, nhưng chưa chắc đã không có cơ hội."

Hai người nói xong, ánh mắt tiếp tục nhìn vào hồn hỏa, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biến hóa nào.

Chẳng mấy chốc, hồn hỏa lặng lẽ không một tiếng động lớn mạnh hơn một phần.

Hả?

Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca nhìn nhau, đều nhíu mày lại.

Tu vi của Bùi Lăng đã khôi phục một chút?

Nhưng chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm!

Tu sĩ Trúc Cơ không luyện hóa được "Pháp", loại hiện tượng này chỉ có thể nói rõ, "Pháp" mà Bùi Lăng tìm ra đang trở nên yếu hơn!

Cũng không lâu lắm, bọn họ lại trơ mắt nhìn hồn hỏa của Bùi Lăng lần nữa lớn mạnh!

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lại từ phàm nhân lên thẳng Luyện Khí, cuối cùng khôi phục được Trúc Cơ trung kỳ.

Hai người lập tức hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ ra được rốt cuộc là vì sao?

Lệ Hàn Ca lấy lại bình tĩnh, nói: "'Pháp' của hắn trở nên yếu đi... Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất khả năng hắn còn sống đi ra sẽ lớn hơn."

Trong mắt Thập Ngũ thúc Lệ thị hiện ra vẻ tiếc nuối.

Mặc dù Lệ thị đã quyết định, chỉ cần Bùi Lăng có thể sống sót rời khỏi Bồng Doanh quan, mặc kệ hắn có đạt được "Pháp" hay không, đều coi như hắn qua ải.

Bây giờ Bùi Lăng đã lấy được "Pháp", dù không biết vì nguyên nhân gì khiến "Pháp" này bắt đầu suy yếu mạnh, cũng đã vượt qua mong muốn. Nhưng lòng người khó tránh khỏi nhìn trong bát ngó trong nồi, hắn ta vẫn hy vọng Bùi Lăng có thể cố hết sức lấy được một "Pháp" mạnh hơn một chút.

Như vậy, việc Lệ thị đặt cược cũng nắm chắc hơn.

Thầm thở dài trong lòng, kìm nén một vài suy nghĩ lung tung, Thập Ngũ thúc Lệ thị gọi ra một đạo thủy kính soi sáng cửa lớn Bồng Doanh quan.

Sau đó, hai người vừa quan sát hồn đăng của Bùi Lăng, vừa nhìn chăm chú cảnh tượng trong thủy kính.

Chờ đến quá nửa đêm, cuối cùng đã thấy cửa lớn Bồng Doanh quan bị một người đá bay từ bên trong, Bùi Lăng khiêng một bộ nữ thi huyết y vội vàng đi ra từ bên trong!

Hai người thấy thế, trên mặt đều mỉm cười, chợt khẽ gật đầu.

Bùi Lăng này đúng là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn của lần này, lại là Thiên Đạo Trúc Cơ, không những thành công thông qua thử thách của Cửu A Lệ thị bọn họ, hơn nữa còn vượt qua kỳ vọng lấy được một "Pháp"!

Trong lòng bọn họ thầm khen ngợi một lượt, đang muốn bắt đầu bước kế tiếp, nhưng rất nhanh ánh mắt hai người đã bị bộ nữ thi mà đối phương đang khiêng hấp dẫn.

"Đây là... Thứ gì?" Lệ Hàn Ca cau mày, không quá chắc chắn hỏi.

Sau khi Bồng Doanh quan này xuất hiện quỷ dị, vẫn luôn nằm trong sự quan sát của Lệ thị.

Có thể nói, trong toà đạo quan cổ quái này có thứ gì nguy hiểm, dù Lệ thị là không rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể thuộc như lòng bàn tay.

Nhưng...

Căn bản không có bộ nữ thi hồng y!

Quan trọng nhất là, quỷ dị trong quan căn bản không thể rời khỏi nửa bước!

Bộ nữ thi này lại có thể bị Bùi Lăng mang ra cửa lớn đạo quan! Hơn nữa sau khi đi ra cửa lớn cũng chưa từng tiêu tán!

Rất hiển nhiên, nữ thi này rất đặc biệt.

Thập Ngũ thúc Lệ thị cau mày, nhìn chằm chằm bộ nữ thi kia, bởi vì chỉ nhìn trộm qua thủy kính, cũng không phải tự mình cảm nhận khí tức của nó ở hiện trường, hắn ta cũng hơi nghi ngờ, nhưng thấy Bùi Lăng ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện, lập tức nói: "Bùi Lăng đã cố ý đưa bộ nữ thi này ra, tất nhiên có dụng ý của hắn!"

"Có thể bộ nữ thi này không tầm thường."

"Bàn lại việc này sau, thực lực của hắn đã thông qua thử thách của Lệ thị ta."

"Lập tức kiểm tra tâm tính làm người của hắn, xem hắn có thể phản bội Lệ thị ta vào thời khắc nguy hiểm hay không!"

Lệ Hàn Ca lấy lại tinh thần, vội nói: "Vâng!"

Chợt nhắm mắt ngưng thần, truyền âm cho thủ hạ trong chỗ tối.

Sau một lát, nàng mở mắt ra, nói: "Thập Ngũ thúc, con cháu Chu thị ở gần đó đã nhận được tin tức liên quan tới hành tung của Bùi Lăng."

"Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp rất quan trọng với Chu gia, bọn họ tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này!"

"Chỉ là một Chu gia chắc chắn không đủ trọng lượng!" Thập Ngũ thúc Lệ thị trầm giọng nói, "Lại tiết lộ tin tức cho Tư Hồng thị, điểm quan trọng nhất là phải để bọn họ biết, người hộ đạo bên cạnh Bùi Lăng thực lực có hạn, không đủ đáng sợ!"

Lệ Hàn Ca: "Vâng."

Rất nhanh, nàng lại kết thúc truyền âm, nói, "Hiện tại Tư Hồng thị và Chu gia đã nhận được tin tức. Chu gia có tu sĩ đóng quân ở Lam Kha thành, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới. Ngược lại cứ điểm gần nhất của Tư Hồng thị cũng cách khá xa, không biết sẽ phái ai tới?"

Thập Ngũ thúc Lệ thị mỉm cười nói: "Hai đời con cháu của Tư Hồng thị này đều vô dụng, nếu không cũng không tới lượt Chu Diệu Ly ra mặt."

"Bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mời chào hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn lại là thiếu niên thiên kiêu."

"Chắc chắn sẽ phái tu sĩ cấp cao nhanh chóng chạy tới, tám phần mười sẽ phái tộc lão Nguyên Anh kỳ."

Chương 558: Ba thế lực vây xem

Nghe vậy, Lệ Hàn Ca không sợ hãi ngược lại cười: "Đáng tiếc, Lệ thị ta đã sớm có bố trí ở đây. Tư Hồng thị và Chu gia tới nhiều người hơn nữa, cũng chỉ tốn công vô ích!"

"Không thể chủ quan." Thập Ngũ thúc Lệ thị bình tĩnh nói, "Hiện tại bắt đầu hành động... Tùy tiện phái một U Hồn thị giả Kết Đan kỳ đến gần Bồng Doanh quan bảo vệ Bùi Lăng."

"Chờ sau khi người của Tư Hồng thị và Chu gia đuổi tới, tất nhiên sẽ tìm cơ hội giết U Hồn thị giả."

"Đến lúc đó để Bùi Lăng cho rằng người hộ đạo chiến tử tại chỗ, là Lệ thị ta tính toán thiếu sót với kẻ địch mạnh, khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh."

"Cứ thế, mượn tay hai nhà để kiểm tra tâm tính của hắn."

"Đương nhiên, chúng ta cũng phải âm thầm nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn không phản bội Lệ thị ta, Lệ thị ta quyết không thể để hắn xảy ra chuyện!"

"Nhưng nếu hắn tham sống sợ chết, cầm cơ duyên do Lệ thị ta cho, lại ăn cây táo rào cây sung đầu quân người ngoài... Hắc hắc!"

Nghe đến đây, Lệ Hàn Ca không khỏi cười nói: "Lúc Bùi Lăng Luyện Khí kỳ đã dám ra tay với Giám Sát điện chủ, cũng không giống người tham sống sợ chết."

"Lần đó không tính." Thập Ngũ thúc Lệ thị nghe vậy lại lắc đầu, nói, "Lúc ấy hắn vừa đoạt được hạng nhất thi đấu, sau khi mạo phạm lại kịp thời thỉnh tội là xong chuyện, tông môn sẽ không vì chút việc có thể lớn cũng có thể nhỏ giết thiên tài tân huyết mười năm mới có một lần."

"Cho nên lúc đó trông thì hành động điên cuồng, chưa chắc thật sự không kiêng nể gì, không quan tâm sống chết."

"Cho tới bây giờ lòng người khó lường, việc liên quan đến tranh giành vị trí Thánh Tử của Thánh tông ta, nhất định phải cẩn thận, quyết không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Lệ Hàn Ca nghe vậy khẽ gật đầu: "Hiểu rõ."

Trong lúc hai người nói chuyện, bóng dáng và ngọn hồn đăng đỏ hồng kia đều lặng yên biến mất trong trà lâu.

Cùng lúc đó, bên trong Lam Kha thành, phàm nhân thường không thể thấy tình cảnh đang xảy ra: Vô số bóng đen lay động u ảnh đi ra từ rất nhiều nơi, lao thẳng đến Bồng Doanh quan!

...

Bồng Doanh quan.

Cỏ cây rậm rạp, nước chảy lững lờ, chim quý thú lạ vui vẻ rong chơi.

Đúng là ve kêu trong khu rừng yên tĩnh, chim hót trong núi vắng lặng.

Trên trời cao, một đóa mây bay to lớn dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể phát hiện nhẹ nhàng trôi nổi.

Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca ngồi xếp bằng trên mây, phía sau là rất nhiều người Lệ thị nín thở tập trung, sẵn sàng trận địa đón quân địch.

Ánh mắt của bọn họ xuyên qua tầng mây, yên tĩnh nhìn trò hay sắp diễn ra phía dưới, vẻ mặt bình thản không hề có ý xuất hiện.

Vào lúc này, Bùi Lăng còn đang ủy thác tu luyện ở cửa Bồng Doanh quan.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Bùi Lăng đã kết thúc tu luyện, đứng lên mang theo nữ thi bỏ chạy về một phương hướng.

Thấy thế, mây bay lập tức đi theo.

Không lâu sau, bọn họ âm thầm đi theo Bùi Lăng tới một mảnh đất hoang trống trải.

Lúc này Thập Ngũ thúc Lệ thị cảm ứng, lập tức truyền âm phân phó: "Người của Tư Hồng thị và Chu gia tới, đều che giấu kỹ càng khí tức!"

"Vâng!"

Thế là, tất cả những người trên mây bay đều vận chuyển liễm tức chi pháp, dường như lập tức biến mất trong khoảng đất trời này, cùng lúc đó trên mây bay cũng sáng lên từng đạo trận văn, hoàn toàn phong tỏa khí tức phe mình, tu vi dao động cùng đủ loại dấu vết.

Chờ sau khi làm xong tất cả, bọn họ lại nhìn về phía Bùi Lăng ở phía dưới.

Sau đó thấy, Bùi Lăng bắt đầu cởi quần áo bộ nữ thi kia ngay trước mặt tất cả mọi người trên mây bay.

Cái này...

Tộc nhân Lệ thị trố mắt nhìn, trong chốc lát đầu óc đều nghĩ không ra!

Vào lúc này, một đạo hồng quang xẹt qua, một con phi toa màu trắng bay tới từ nơi xa.

Vù vù vù...

Trên trăm tu sĩ, khôi lỗi, yêu thú cùng nhau rơi xuống từ trên phi toa, trong nháy mắt đã bao vây Bùi Lăng trong ngoài ba vòng kín không kẽ hở!

Trong giây lát, vòng vây mở ra một kẽ hở, hai tên tu sĩ một trước một sau chậm rãi đi vào trong.

Người cầm đầu mặc vũ y, tay áo bồng bềnh, rõ ràng là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ!

Người theo sát phía sau, là một nữ tu Kết Đan hậu kỳ xinh đẹp.

Nữ tu này cài một tán hoa bằng xương, bên tóc mai buông thõng từng chuỗi cốt châu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, răng trắng môi son, trong vẻ xinh đẹp còn cho người ta một cảm giác sắc bén được thể hiện rõ.

Trên đám mây bay, Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca đều khẽ cau mày.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia thì cũng thôi, lại không ngờ Chu Diệu Ly sẽ tự mình xuất hiện!

Vào lúc này, tu sĩ Nguyên Anh và Chu Diệu Ly vừa đi vào, thấy Bùi Lăng không buồn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một cái chỉ cởi quần áo bộ nữ thi.

Rõ ràng hai người khẽ giật mình, nhưng bọn họ đều là người đã thấy việc đời, nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo.

"Khụ khụ!" Tu sĩ Nguyên Anh kia cố ý ho một tiếng để nhắc nhở, "Bùi mạch chủ, lão phu Phù Quang Tư Hồng Thị, Tư Hồng Hàng."

Sau đó, tất cả mọi người thấy Bùi Lăng không coi ai ra gì một tay cởi quần áo nữ thi, một cái tay khác thì chuyển qua bên eo của mình, bắt đầu nhanh chóng cởi thắt lưng của mình...

Toàn bộ quá trình, vẻ mặt Bùi Lăng không hề thay đổi chút nào.

Chương 559: Chu Diệu Ly! (1)

Dường như việc hắn sắp làm tiếp theo, là việc hiển nhiên như ăn cơm uống nước vậy.

Trước mắt bao người, hơn trăm người vây xem, trong đó có rất nhiều đồng môn, thậm chí còn có một vị nữ chân truyền, trưởng bối tu vi cao thâm ở đây, lại không thể quấy nhiễu hứng thú của đối phương!

Trong chốc lát, tất cả người của ba bên thế lực đều bị dọa sợ!

Vừa nãy Thập Ngũ thúc Lệ thị còn lo lắng Bùi Lăng tham sống sợ chết, cũng bị chấn động đến nói không ra lời.

Lúc này hắn ta hoàn toàn không còn lo nghĩ nữa, tùy ý làm bậy như thế, ngang ngược ngông nghênh như thế, hành động quái đản như thế... Dù tổ sư khai phái Thánh tông có mặt ở chỗ này, e rằng cũng phải khen một câu "kẻ này giáng thế, đạo ta tất hưng"!

Sao loại người này có thể tham sống sợ chết chứ?!

Trên thực tế, nếu là lúc bình thường, cho dù là tu sĩ tuyệt đối trung thành với Lệ thị, một khi gặp phải sự uy hiếp tử vong, trong lòng vẫn có chút sợ chết.

Dù sao sâu kiến còn muốn sống tạm bợ!

Nhưng vì từng nhận ân huệ của Lệ thị, hoặc là e ngại kết quả khi phản bội, cuối cùng dù không muốn chết, vẫn lựa chọn hy sinh vì nghĩa.

Nhưng Bùi Lăng này đúng là một người thật sự không sợ chết!

Nói đúng ra, kẻ này làm việc tùy theo tâm trạng, bao gồm cả tính mạng và thanh danh của mình đều không quan trọng!

Loại hành động này khiến Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca đồng thời nghĩ đến một tông môn đồng đạo nào đó, da mặt không khỏi co lại...

Cũng may, mặc dù Bùi Lăng phóng túng không bị trói buộc, nhưng ít ra cũng có ý tưởng mạnh lên và vị trí Thánh Tử.

Nếu không, dù loại người này có thiên tài đến thế nào, căn bản cũng không có cơ hội mời chào!

Dù sao người ta cũng không để ý đến điều gì hết!

Ngay lúc này, thấy Bùi Lăng đã cởi thắt lưng của mình, mà nữ thi cũng bị cởi chỉ còn một cái áo lót cuối cùng, những người khác thì cũng thôi, Chu Diệu Ly cau chặt hàng lông mày, cuối cùng không nhịn được ra tay, chỉ một ngón tay về phía Bùi Lăng!

Vù!

Một chùm kình khí huyết sắc bắn về phía mi tâm Bùi Lăng.

Cửu Phách Đao lập tức phát ra một tiếng rít, tự động hiện ra hộ chủ.

Nhưng tu vi đôi bên chênh lệch quá lớn, thực lực của hai tên tán tu Kết Đan kỳ trong Bồng Doanh quan còn lâu mới so sánh được với Thánh tông chân truyền Chu Diệu Ly, tốc độ của Cửu Phách Đao hoàn toàn không theo kịp sự ra tay của nàng.

Ngay sau đó, lúc trong lòng Bùi Lăng vô cùng lo lắng cho rằng mình sẽ song tu cùng một bộ nữ thi ngay trước mặt mọi người, trên trán đột nhiên truyền đến một luồng lực mạnh.

Phanh.

Cơ thể Bùi Lăng lập tức bay ngược ra, sau khi đụng gãy một gốc cây to bằng cánh tay trẻ con, liên tục lộn một vòng trên mặt đất mới khó khăn ngừng lại.

Chỉ là nhìn như chật vật, hắn lại không chịu bất cứ thương tổn gì.

Rất hiển nhiên Chu Diệu Ly đã nương tay.

Cùng lúc đó, hệ thống vẫn chuồn mất như trước đây: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, lần này Bùi Lăng không rảnh lập tức cho đánh giá một sao, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng buộc lại thắt lưng của mình.

Có lẽ vì bị hệ thống hố nhiều lần, bây giờ tố chất tâm lý của Bùi Lăng đã cực kỳ cường đại.

Hắn ung dung không vội buộc lại đai lưng, lại sửa sang áo bào, nhìn đám người vẫn vây quanh trước mặt mình, không hề có chút xấu hổ giận dữ hoặc là mất tự nhiên nào, cực kỳ bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?"

Thấy Bùi Lăng làm như vừa rồi không xảy ra chuyện gì hết, ngược lại Chu Diệu Ly thấy hơi xấu hổ.

Nàng lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng: "Bùi sư đệ, Tư Hồng tiền bối rất thích người tài, nghe nói ngươi ở chỗ này, không quản xa xôi ngàn dặm tự đến đây gặp mặt."

Không đợi Bùi Lăng trả lời, Chu Diệu Ly lại vội nói tiếp, "Bùi sư đệ cứ yên tâm, thực lực và địa vị của Phù Quang Tư Hồng thị đều không kém hơn Cửu A Lệ thị."

"Phải biết rằng, mặc dù sư đệ là kỳ tài ngút trời, nhưng thế hệ này của Cửu A Lệ thị đã có Lệ Liệp Nguyệt Thiên Đạo Trúc Cơ, đan thành nhất phẩm."

"Dù sư đệ trung thành tuyệt đối với Lệ thị, lại lập xuống công lao hãn mã, cuối cùng cũng chỉ là ra sức trâu ngựa cho bọn họ, vĩnh viễn không thể vượt qua huyết mạch Lệ thị!"

"Nhưng Phù Quang Tư Hồng thị lại không phải."

"Hiện tại sư đệ đã thành công Thiên Đạo Trúc Cơ, nếu bằng lòng bái nhập Tư Hồng thị, Tư Hồng thị có thể hứa hẹn nhất định giúp đỡ sư đệ leo lên vị trí chân truyền thứ tư của Thánh tông!"

"Đến lúc đó ngươi và ta ngồi ngang hàng, thậm chí còn có thể phân cao thấp cùng Chẩm Thạch Tô thị Tô Chấn Hòa, có hy vọng trở thành Thánh Tử Thánh tông!"

Nghe đến đó, trong mắt Bùi Lăng hiện ra vẻ kỳ quái.

Hắn không biết Chu Diệu Ly.

Nhưng hiện tại đối phương công bố sau khi mình trở thành chân truyền thứ tư, mới ngồi ngang hàng với nàng, tất nhiên không cần nói cũng biết thân phận.

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng không hề có chút cảm giác vội vàng nào.

Thử thách Bồng Doanh quan này là Lệ thị sắp xếp cho hắn.

Chương 560: Chu Diệu Ly! (2)

Hiện tại hắn vừa đạt được cơ duyên, tất nhiên người Lệ thị đang ở ngay gần đây hộ đạo cho hắn.

"Chu sư tỷ." Bùi Lăng không trả lời Chu Diệu Ly, mà bình tĩnh hỏi, "Việc lần trước ở Lộc Tuyền thành, ngươi có phái người đối phó ta không?"

Hiện tại hắn không chỉ đối địch với Tô Chấn Hòa, trong biến cố ở Lộc Tuyền thành trước đó, Chu Diệu Ly cũng từng ra tay.

Thù oán thế này, dù không có ân huệ của Lệ thị với hắn, hắn cũng không thể lựa chọn Tư Hồng thị sau lưng Chu gia!

Nghe vậy, Tư Hồng Hàng lập tức nhướn mày, vẻ mặt không vui nhìn về phía Chu Diệu Ly.

Loại thiên kiêu xuất thân gia tộc, không bối cảnh gì lại kinh tài tuyệt diễm như Bùi Lăng, bất kỳ thế lực gì cũng rất hoan nghênh!

Nhất là Phù Quang Tư Hồng thị này, cả hai đời có rất nhiều con cháu lại không một ai có thể thành công xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ, không thể không đưa vị trí chân truyền cho Chu Diệu Ly... Vậy càng cần thu hút loại thiên kiêu khác họ như Bùi Lăng!

Nhưng hiện tại Chu Diệu Ly đã đắc tội đối phương từ trước?

Chẳng lẽ nàng lo lắng sau khi Bùi Lăng đầu quân vào Tư Hồng thị sẽ uy hiếp đến địa vị của nàng, hoặc là chia bớt tài nguyên của nàng, nên cố ý hành động?

Nghĩ vậy, trong mắt Tư Hồng Hàng lập tức hiện ra vẻ hung ác nham hiểm.

Mặc dù Chu Diệu Ly có huyết mạch Tư Hồng thị, tính toán ra thân thiết với Tư Hồng thị hơn Bùi Lăng.

Nhưng dù sao nàng cũng không phải họ Tư Hồng!

Đối với Tư Hồng thị, cuối cùng Chu Diệu Ly cũng không được tính là người một nhà.

Cách sớm loại bỏ phe đối lập này của nàng, nếu là con cháu dòng chính Tư Hồng thị làm ra, cũng không ảnh hưởng toàn cục; nhưng Chu Diệu Ly không được!

Tư Hồng thị ban cho đủ loại cơ duyên diệu pháp, giúp nàng đi lên vị trí chân truyền, thậm chí có cơ hội cạnh tranh vị trí Thánh Nữ với đích nữ thiên tài thế hệ này của Lệ thị, là vì để nàng chiếm giữ vị trí của Tư Hồng thị, chứ không phải vì giúp nàng dễ dàng tổn thương lợi ích của Tư Hồng thị!

Phát hiện thái độ của Tư Hồng Hàng thay đổi, ánh mắt Chu Diệu Ly tĩnh mịch, chậm rãi giải thích rõ với Bùi Lăng: "Đúng là lần đó ta tìm mấy tên tán tu đến Lộc Tuyền thành."

"Nhưng lúc đó ta chỉ định hù dọa Bùi gia một chút."

"Đợi sau đó ta đích thân tới Bùi phủ hóa giải nguy cơ."

"Nhiều nhất từ trên xuống dưới Bùi phủ chỉ sợ bóng sợ gió một trận, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì."

"Chỉ là giữa chừng ta bị Lệ Liệp Nguyệt ngăn lại, bởi vậy kế hoạch bị xáo trộn, không thể chạy đến kịp lúc, thật sự rất xin lỗi."

Nghe xong lời này, Bùi Lăng lập tức hiểu ý của Chu Diệu Ly.

Mấy tên tán tu Tá Đao đường kia hoàn toàn là pháo hôi chịu chết!

Hắn nhớ rất rõ ràng, sở dĩ mấy tên tán tu kia vạn dặm xa xôi chạy tới Lộc Tuyền thành, mục đích là tàn sát toàn bộ Bùi phủ.

Nếu Chu Diệu Ly nói không sai, dựa theo kế hoạch của nàng, nàng sẽ chờ đến lúc những tán tu này ra tay để xuất hiện đánh giết bọn họ, "cứu vớt" Bùi phủ khỏi họa diệt tộc.

Cứ vậy, toàn bộ Bùi gia đều sẽ mang ơn Chu Diệu Ly.

Chờ sau khi hắn về tộc, mặc kệ Chu Diệu Ly nhắc tới điều kiện gì, Bùi gia sẽ đứng về phía Chu Diệu Ly...

Mặc dù hành động này không đủ cao minh, nhưng đã đủ để đối phó với gia tộc nhỏ như Bùi phủ.

Dù sao, gia tộc nhỏ ở nơi hoang vắng thế này khan hiếm tài nguyên, trên dưới cả tộc còn không có được mấy viên Thối Cốt Đan cơ bản nhất.

Bản thân vô cùng bức thiết hy vọng phụ thuộc vào một thế lực lớn.

Lấy thân phận và tu vi của Chu Diệu Ly, tự mình xuất hiện tỏ rõ thái độ, ai có thể từ chối "ý tốt" của đối phương?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không tiếp tục đề tài này nữa.

Người cũng đã chết rồi, hiện tại còn chưa có sức lực để trả thù, biết chân tướng cũng không có ý nghĩa gì...

"Ta đã lựa chọn Lệ sư tỷ trước mặt mọi người, sẽ không bái nhập Tư Hồng thị nữa." Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói.

Nghe vậy, Tư Hồng Hàng không nói gì.

Bây giờ việc mời chào phải do Chu Diệu Ly đến đàm phán.

Hắn ta là tu sĩ Nguyên Anh lại là dòng chính Tư Hồng thị, nếu tự mình đến đây nhưng vẫn bị Bùi Lăng từ chối, mặt mũi phải để đi đâu?

Càng quan trọng hơn là, Bùi Lăng từ chối Chu Diệu Ly thế nào, chỉ cần hắn ta còn chưa mở miệng, tất cả vẫn còn đường xoay chuyển.

Nếu hắn ta đã tự mình ra tay còn bị từ chối, nhiệm vụ mời chào thiên tài mới lên lần này hoàn toàn thất bại!

Lúc này, Chu Diệu Ly cũng biết ý của Tư Hồng Hàng, lập tức nói: "Bùi sư đệ, trước tiên đừng vội từ chối, ngươi cứ nói ra điều kiện mà Lệ Liệp Nguyệt hoặc là toàn bộ Lệ thị cho ngươi, Lệ thị có thể cho, Tư Hồng thị cũng có thể cho, hơn nữa sẽ cho càng nhiều hơn!"

"Chu sư tỷ đừng nói năng dài dòng." Bùi Lăng bình tĩnh nói, "Lệ sư tỷ và Lệ thị đều có ân với ta, thứ cho ta khó mà nghe theo."

Chu Diệu Ly nghe vậy mỉm cười.

Nếu tùy tiện đổi một tu sĩ khác đứng ở chỗ này nói đến việc ân tình, nàng còn có thể tin tưởng.

Nhưng Bùi Lăng này?

Từ lúc nhập môn đã dấy lên vô số gió tanh mưa máu thì cũng thôi, còn chưa từng nương tay với người của mình!

Chương 561: Lão tổ Lệ thị (1)

Vì Thiên Đạo Trúc Cơ lại giết sạch toàn tộc, thậm chí trong lúc đó đề phòng có cá lọt lưới, còn cố ý lừa cả tộc huynh Bùi Hồng Niên cùng trở về... Sau đó, có lẽ muốn che giấu vết tích, dùng một mồi lửa tiễn toàn bộ Lộc Tuyền thành lên đường.

Đây là nơi sinh dưỡng ra Bùi Lăng!

Một người bụng dạ ác độc, mất hết tính người như thế, ngay cả người thân và quê cha đất tổ cũng không buông tha, sao có thể coi trọng tình nghĩa cái gì?

Lúc này đối phương nói vậy, đơn giản là vì tiếp theo muốn giở thói công phu sư tử ngoạm, tranh thủ càng nhiều lợi ích hơn!

Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly dứt khoát nói: "Bùi sư đệ, vậy chúng ta cứ nói thẳng ra đi!"

"Chỉ cần ngươi chịu bái nhập Tư Hồng thị, Tư Hồng thị sẽ dốc hết sức ủng hộ ngươi tranh đoạt vị trí Thánh Tử."

"Hơn nữa, Tư Hồng thị sẽ hứa gả cho ngươi một vị đích nữ làm đạo lữ."

"Ngoại trừ hai điều này, tiếp theo Tư Hồng thị có thể gánh chịu tất cả tài nguyên tu luyện của ngươi!"

"Đúng rồi, có lẽ ngươi còn chưa biết."

"Tông Chủ Thánh tông ta đã bế quan lĩnh hội vô thượng diệu pháp nhiều năm, sự vụ trong tông đều do Tông Chủ phu nhân quản lý thay."

"Tông Chủ phu nhân lại xuất thân Tư Hồng thị!"

"Nói cách khác, nếu ngươi đầu quân vào Tư Hồng thị, về sau mặc kệ ngươi gây ra tai họa lớn đến mức nào ở Thánh tông, Tư Hồng thị đều có thể giải quyết cho ngươi!"

Nói đến chỗ này, Chu Diệu Ly dừng một chút, lại tự tin bổ sung, "Nếu Bùi sư đệ cảm thấy còn thiếu cái gì, cứ nói thẳng là được!"

"Tư Hồng thị chưa từng keo kiệt với thiên tài."

Nhưng Bùi Lăng không hề chậm trễ lắc đầu: "Chu sư tỷ, Tư Hồng tiền bối, tại hạ xin nhận ý tốt của Phù Quang Tư Hồng thị."

"Nhưng bây giờ tại hạ còn có chuyện quan trọng không thể phụng bồi, đi trước một bước."

Nói xong cũng quay người rời đi.

Lệ thị đã sớm hứa hẹn những điều kiện mà Chu Diệu Ly nói đến, không có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác.

Huống chi với mối quan hệ hiện tại của hắn và Lệ Liệp Nguyệt, cần gì đổi sang chỗ khác?

Thấy Bùi Lăng khó chơi như thế, Tư Hồng Hàng cau mày.

Sắc mặt Chu Diệu Ly cũng rất xấu.

"Tiểu bối." Cuối cùng Tư Hồng Hàng không nhịn được mở miệng, "Nơi này không phải Thánh tông, lão phu khuyên ngươi cẩn thận suy tính một chút."

"Có lẽ ngươi còn có lo lắng và điều kiện gì đó, đều có thể nói thẳng."

"Đừng vì người thiếu niên nhất thời bộp chộp, đưa ra quyết định gì đó khiến bản thân hối hận cả đời!"

Nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Tư Hồng Hàng, sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi.

Hắn đã thông qua thử thách của Lệ thị, chắc chắn Lệ thị sẽ không để hắn chết ở đây.

Lúc này, người Chu thị và Tư Hồng thị đều tới, chắc chắn người Lệ thị cũng ẩn nấp ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ mình!

Thế là, Bùi Lăng cũng không quay đầu lại, trực tiếp thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 chạy về phía Lam Kha thành.

Nhưng ngay sau đó, bả vai Bùi Lăng lập tức bị một bàn tay thon gầy giữ lại.

【 Huyết Quỷ độn pháp 】 bị cắt ngang ngay tại chỗ!

Cơ thể hắn vừa lơ lửng lên lại như nhận lấy gánh nặng ngàn cân, không chịu khống chế lập tức rơi xuống.

Ầm!!

Bùi Lăng như một viên như đạn pháo rơi hai chân xuống đất, mặt đất dưới chân lập tức nứt nẻ tạo thành mạng nhện trong phạm vi trăm trượng.

Chu Diệu Ly xuất hiện sau lưng hắn như quỷ mị, một tay đặt trên vai hắn.

"Bùi sư đệ kinh tài tuyệt diễm." Chu Diệu Ly lạnh lùng nói, "Chúng ta thật sự không hy vọng ngươi sẽ chết!"

Chu gia rất cần Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chỉ có thể lấy từ chỗ Bùi Lăng!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt đang muốn nói chuyện, đã thấy một U Hồn chiến tướng bắp thịt cuồn cuộn, mặt xanh tóc đỏ đột nhiên lao ra từ chỗ tối, khí tức của hắn ta giống với Hiểu Nghê và Vụ Liễu, tu vi dao động quanh người trong vắt như biển, trong sự cảm ứng của Bùi Lăng có thể nói sâu không lường được.

Trên cổ tên U Hồn chiến tướng này đeo một cái vòng cổ phong cách thô kệch, trên đó khắc ba chữ vân triện "Cửu A Lệ".

Kiểu chữ và kiểu dáng không hề khác với chiếc ban chỉ mà Bùi Lăng được thấy từ Lệ Yến Lăng trong Bồng Doanh quan.

Rất hiển nhiên, đây là người hộ đạo do Cửu A Lệ thị phái tới bảo vệ hắn!

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, không biết U Hồn chiến tướng này có thể đối phó cả đám người Tư Hồng thị và Chu gia ở nơi này hay không...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã thấy Chu Diệu Ly tiện tay vung lên, đột nhiên ngưng kết ra một chưởng ấn huyết sắc to lớn, nặng nề vỗ về phía U Hồn chiến tướng!

Oanh!!

U Hồn chiến tướng lập tức thần hình câu diệt.

Dư uy của huyết chưởng đánh ra một cái hố sâu to lớn trên mặt đất ở phía xa, cạnh hố đều biến thành chất lưu ly, huyết thủy không ngừng chảy ra từ đáy hố, trong khoảnh khắc đã lấp đầy nửa cái hố, cỏ cây và phi cầm tẩu thú đang đứng trong đó không kịp né tránh đều bị huyết thủy ăn mòn, hóa thành một bãi máu sền sệt tụ hợp vào trong đó.

Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên.

...

Cửu A Lệ thị.

Tổ địa.

Đây là một phương thế giới màu xám, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều có vẻ âm u tối nghĩa.

Còn có một lớp sương mù thật mỏng không vung đi được quanh quẩn bên cạnh.

Khí tức nơi này u lãnh, tĩnh mịch, không rõ đêm ngày...

Chương 562: Lão tổ Lệ thị (2)

Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng trên vân sàng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người như thủy triều lên xuống, bành trướng mãnh liệt lại ngay ngắn trật tự.

Trong chốc lát, Hiểu Nghê đến đây, khoanh tay đứng ở bên cạnh.

Chờ Lệ Liệp Nguyệt vận công xong một chu thiên, chậm rãi mở mắt ra, mới bước lên trước khom lưng hành lễ, bẩm báo: "Chủ nhân, lão tổ xuất quan, muốn ngươi đi qua ngay."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, đứng dậy từ vân sàng, bóng dáng biến mất ở trong phương thế giới này, xuất hiện trong một phòng khách bày biện xa hoa tinh tế.

Nàng sửa sang lại váy áo rồi mới cất bước đi ra ngoài.

Ven đường cỏ cây rậm rạp, thỉnh thoảng lại thấy đủ loại chim quý thú lạ rong chơi, nàng nhẹ nhàng đi ngang qua một đoạn hành lang rất dài, lại bước qua mấy cửa tròn, cửa thuỳ hoa... Cuối cùng đi vào một tòa hoa viên cực lớn.

Nói nơi này là tòa hoa viên, thật ra là vài dãy núi kết nối với nhau, chỉ rừng rậm dưới chân núi đã đủ để Luyện Khí kỳ dốc hết không ăn không uống chạy vội mấy ngày mới có thể đi đến cuối cùng.

Nhưng đối với Lệ Liệp Nguyệt đã tấn thăng Nguyên Anh kỳ, cũng chỉ tốn chút công sức đã xuất hiện ở mép hồ nước bên chân núi.

Quy mô hồ nước này không lớn, dọc ngang chỉ mấy mấy trăm trượng, dòng nước mát lạnh như nguyên một khối phỉ thúy hoàn mỹ.

Ven hồ không có bất kỳ kiến trúc gì, chỉ dựng một cây cầu mộc nho nhỏ.

Lúc này, một lão giả áo choàng vũ y đang ngồi xếp bằng trên đó, trong tay cầm thư quyển chậm rãi lật xem.

Lão giả này râu tóc bạc trắng, trên khuôn mặt già nua trải đầy nếp nhăn, khí tức quanh người hắn ta bình thản, không có chút dao động tu vi nào cứ như phàm nhân.

Chỉ có đôi mắt toàn bộ đen nhánh không thấy con ngươi, thoạt nhìn lại như U Hồn.

"Lão tổ." Lệ Liệp Nguyệt không đi lên cầu, mà dừng bước ở ven hồ nối liền với cây cầu, khom lưng hành lễ.

Lệ thị lão tổ khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng: "Xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi, nàng biết lão tổ hỏi vì sao nàng muốn dùng pháp môn bên ngoài Lệ thị để Ngưng Anh...

"Gặp được một vài chuyện ngoài ý muốn, không dùng đến Ngưng Anh chi pháp trong tộc." Lệ Liệp Nguyệt nói ngắn gọn.

Lúc này lão tổ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mực tùy ý liếc nhìn Lệ Liệp Nguyệt, lập tức hiểu rõ lý do.

Chỉ thấy lúc này Lệ Liệp Nguyệt đã Nguyên Anh tinh thuần hoạt bát, tu vi vững chắc, không hề kém hơn Thiên Nữ Nguyên Anh của Lệ thị, cũng không hỏi rõ ràng việc này nữa.

Chỉ chậm rãi nói: "Đã vậy, ngày mai ta tự đi bàn bạc chi tiết đại điện Thánh Nữ an tọa với phu phụ Tông chủ."

"Ngươi không cần quan tâm việc này, đợi chút nữa đến bí địa tiềm tu trong tộc."

"Chuẩn bị nghênh đón sự khiêu chiến của Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp và thiên kiêu cùng thế hệ."

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên gật đầu: "Vâng!"

Đại điện Thánh Tử Thánh Nữ an tọa của các đời Thánh tông, đều mời tông môn đồng đạo đến đây xem lễ.

Nhất là Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp ngồi ngang vai ngang vế.

Đến lúc đó thiên kiêu bốn đại Ma môn hội tụ, chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu!

Là nhân vật chính của đại điển, nhất định sẽ trở thành mục tiêu khiêu chiến của tất cả thiên kiêu!

Hoặc nói rõ ràng hơn, đây cũng là cơ hội cực tốt để những thiên kiêu trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ lại vì nhiều nguyên nhân thanh danh không hiển hách, có thể nhất chiến thành danh!

Lệ Liệp Nguyệt là đích nữ xuất chúng nhất thế hệ này của Cửu A Lệ thị, người đứng đầu trong ba chân truyền Thánh tông, Thánh Nữ mới lên... Bất cứ một thân phận nào trong này, không chỉ yêu cầu nàng phải chiến thắng khi đối mặt với sự khiêu chiến của ba phái khác, mà còn phải thắng dứt khoát lưu loát, không có chút tranh cãi nào!

Nàng nhất định phải thể hiện ra tư chất cường giả không đánh mất danh dự gia tộc, không làm mất mặt mũi tông môn!

Đây cũng là lý do lão tổ đã lâu không hỏi thế sự, lần này lại tự mình triệu kiến nàng.

Nếu Lệ Liệp Nguyệt ngưng Nguyên Anh không đủ mạnh, cho dù nàng là người đầu tiên bước vào Nguyên Anh trong ba chân truyền, lão tổ cũng không ủng hộ nàng trở thành Thánh Nữ.

Bởi vì một khi không qua được cửa ải các thiên kiêu khiêu chiến trên đại điển, không chỉ làm mất mặt Thánh tông, danh tiếng của Cửu A Lệ thị cũng thất bại thảm hại!

Đương nhiên, không chỉ con cháu Lệ thị phải như thế.

Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị cũng giống vậy.

Thậm chí lúc người sắp thừa kế của Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp vào chỗ, tình huống cũng không khác mấy.

Bốn đại Ma môn căn cơ hùng hậu, rất nhiều cường giả.

Thiên kiêu có thể đi đến bước Nguyên Anh này, cho tới bây giờ không phải số ít.

Nhưng người thật sự có thực lực chính vị Thánh Tử Thánh Nữ, có hy vọng tiếp quản đại tông môn như vậy, tuyệt đối là thiên kiêu trong thiên kiêu, là sự tồn tại đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay!

Sau một lúc lâu, Lệ Liệp Nguyệt trở lại chỗ ở của mình.

Vụ Liễu chờ đợi đã lâu, sau khi thấy nàng vội vàng tiến lên bẩm báo: "Chủ nhân, bên Hàn Ca tiểu thư đã truyền đến tin tức, Bùi Lăng công tử đã lấy được cơ duyên Kim Đan, thông qua thử thách đầu tiên của Lệ thị."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, Bùi Lăng xây thành tam kiếp đạo cơ, dưới cái nhìn của nàng, có thể thông qua thử thách gia tộc cũng không phải chuyện lạ.

Chương 563: Ta hôn mê (1)

Ngược lại bây giờ đối phương đã đạt được "Pháp", với tốc độ tu luyện vẫn luôn thể hiện ra cho đến nay, hiển nhiên không lâu nữa có thể bắt đầu Kết Đan.

Kim Đan nhất phẩm có nghĩa Kim Đan trọn vẹn hoàn mỹ.

Ngoại trừ tư chất, tích lũy, công pháp, đủ loại cơ duyên của người Kết Đan, vật liệu phụ trợ cũng cực kỳ quý giá rườm rà.

Nếu để Bùi Lăng tự tìm kiếm, dù có khí vận cực tốt nếu không tốn mấy chục năm cũng không thể đầy đủ.

Thậm chí, rất khó đảm bảo phẩm chất của một vài tài liệu.

Dù sao một phần tài liệu khá trân quý đều bị các loại thế lực như là Cửu A Lệ thị lũng đoạn, chỉ trao đổi, bù đắp với người ngồi ngang vai ngang vế, căn bản không định lưu thông ra ngoài.

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt phân phó: "Dùng danh nghĩa của ta đến bảo khố trong tộc, lấy một chút vật liệu..."

Bên ngoài Lam Kha thành, Bồng Doanh quan.

Trong vòng vây kín không kẽ hở, Bùi Lăng rất nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh, không thấy có viện binh mạnh mẽ của Lệ thị xuất hiện, sắc mặt lập tức đen xì.

Tình huống này là như thế nào?

Lệ thị phái cường giả tới hộ đạo cho hắn, còn không đỡ được cả một chiêu của Chu Diệu Ly??

Chỉ là, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trong thử thách này của Lệ thị, lúc trước hắn cũng không trực tiếp xuất phát từ tông môn, mà bị Huyền Cốt Lăng m Chu của Lệ Liệp Nguyệt đưa đến di chỉ Lộc Tuyền thành trước, sau khi Lệ Liệp Nguyệt Ngưng Anh thành công, trực tiếp đưa hắn đến gần Lam Kha thành.

Toàn bộ quá trình, nếu có người âm thầm theo dõi, chắc chắn không thể lừa được Lệ Liệp Nguyệt!

Với một quan hệ giữa Lệ Liệp Nguyệt và hắn, tuyệt đối không thể để lộ hành tung của hắn.

Sau khi rời khỏi Huyền Cốt Lăng m Chu, Bùi Lăng còn chưa kịp vào Lam Kha thành đã trực tiếp mơ hồ tiến vào Bồng Doanh quan.

Nói cách khác, ngoại trừ Lệ thị đưa cho hắn thử thách này, không thể có những người khác biết tung tích của hắn!

Dưới tình huống này, Bùi Lăng vừa rời khỏi Bồng Doanh quan, người tìm đến đầu tiên lại không phải Lệ thị, mà là Phù Quang Tư Hồng thị và Chu Diệu Ly?

Ha ha ha...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không thèm nói nhảm điều gì nữa, quay đầu lại nhìn về phía Chu Diệu Ly.

Hai con ngươi của hắn lập tức hiện lên ánh sáng màu xanh thẳm, trong đó xuất hiện vô số phù văn nhỏ bé đan xen vào nhau...

Ngay sau đó, Chu Diệu Ly cảm thấy từ nơi sâu xa, vô số vong hồn bị mình tàn sát đang hiện ra ở bốn phương tám hướng, oán độc nhìn chăm chú vào nàng, phát ra tiếng nguyền rủa cuồng loạn cực kỳ khắc cốt gho tâm, muốn kéo nàng vào lòng đất, vĩnh viễn trầm luân.

Nhưng Chu Diệu Ly không nhúc nhích chút nào, huyết khí hùng hậu mênh mông trong cơ thể chỉ hơi xoay chuyển, lập tức trấn áp tất cả điều khác thường!

【 Vĩnh Chú thần thông 】 bị phá, lập tức phản phệ.

Trước mắt Bùi Lăng tối sầm lại, lập tức ngã xuống đất hôn mê.

Thấy thế, Chu Diệu Ly cau mày, nhìn về phía Tư Hồng Hàng hỏi thăm.

Tư Hồng Hàng cũng nhíu mày lại, chợt nói: "Dẫn hắn trở về trước đã."

Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu, đang muốn ra tay lại có một đạo điện mãng màu tím đột nhiên xuất hiện bắn về phía nàng!

Trong nháy mắt cả người nàng run rẩy, thân thể lại không thể động đậy!

"Lệ Vô Mị?!" Tư Hồng Hàng thay đổi sắc mặt, lúc này ra tay dâng lên một đạo bình chướng huyết sắc, đỡ được tử mãng cho Chu Diệu Ly.

Oanh!!!

Cả dãy núi đều chấn động một cái.

Thuật pháp đánh vào nhau tạo ra tiếng nổ ầm ĩ, kéo dài thẳng một đường đến dưới núi Lam Kha thành.

Trong thành có rất nhiều căn nhà sụp đổ, vô số phàm nhân gần như lập tức mất thính giác, tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp nơi, trong thành vốn đang rộn ràng lại vang lên tiếng kêu cha gọi mẹ khắp nơi, gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn.

Vù.

Cùng lúc đó, nhân lức Chu Diệu Ly không thể động đậy, một đạo u ảnh như thật như ảo nhanh chóng lướt qua bên cạnh nàng.

Ngay sau đó, Chu Diệu Ly khôi phục lại cúi đầu xem xét, đã thấy Bùi Lăng đang nằm dưới đất đã biến mất không thấy tăm hơi!

Lúc này nàng ra tay, vỗ một chưởng về phía u ảnh kia.

Ầm!

U ảnh một tay ôm Bùi Lăng, đồng thời duỗi tay đánh ra một chưởng, va chạm với một chưởng của Chu Diệu Ly ở giữa không trung.

Váy dài của Chu Diệu Ly tung bay, cơ thể không nhúc nhích tí nào, u ảnh kia lại lập tức bay ngược ra, một hơi đụng gãy năm sáu cây cối mới ngừng lại, khóe miệng nàng rướm máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ!

Chỉ là vẫn ôm thật chặt Bùi Lăng đã hôn mê, không có ý buông tay.

"Lệ Hàn Ca?!" Khuôn mặt Chu Diệu Ly lạnh lẽo, hai mắt khẽ híp lại, chợt cười lạnh một tiếng muốn thừa thắng xông lên.

Lệ Hàn Ca này cũng được coi là tư chất xuất chúng trong số con cháu thế hệ này của Lệ thị.

Thế nhưng, Chu Diệu Ly không họ Tư Hồng lại có thể thay thế tử đệ đích hệ của Tư Hồng thị đứng hàng chân truyền, chính là vì nàng mạnh hơn!

Trong thế hệ này của Cửu A Lệ thị, ngoại trừ Lệ Liệp Nguyệt thì không còn ai là đối thủ của nàng!

Chỉ là, không chờ nàng ra tay lần nữa, vô số âm ảnh đội mũ rộng vành rơi xuống, từng tầng ngăn tại trước người nàng.

Vẻ mặt Chu Diệu Ly khẽ thay đổi, đây là U Hồn khôi lỗi của Lệ thị!

Chương 564: Ta hôn mê (2)

Thấy Chu Diệu Ly bị bao vây, đám người Chu thị xung quanh cũng chuẩn bị ra tay.

Nhưng ngay sau đó, trong màn đêm một đám mây to lớn chậm rãi hiện ra ở trên không, vô số tộc nhân, khôi lỗi, Trành Quỷ, yêu thú, phụ thuộc Lệ thị nhảy xuống... Trong nháy mắt đã bao vây Tư Hồng Hàng, Chu Diệu và cả đám người còn lại!

Vào lúc này, Lệ Hàn Ca đã sớm dựa vào sự yểm hộ của U Hồn khôi lỗi, dẫn theo Bùi Lăng lặng yên rời đi.

Lệ Vô Mị bước ra một bước từ trên đám mây, trong nháy mắt xuất hiện Tư trước mặt Hồng Hàng, mỉm cười: "Tư Hồng hiền đệ, đã lâu không gặp."

Tư Hồng Hàng hừ lạnh một tiếng không nói nhảm nửa chữ, lập tức ra tay.

Rầm rầm rầm...

Đại chiến kinh thiên động địa lập tức xảy ra!

...

Ngày hôm sau, trong một căn phòng bố trí xa hoa tinh tế.

Trong rèm vải buông xuống, Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn nhanh chóng cảm ứng được trong phòng không có người, liền xoay người ngồi dậy kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt, phát hiện mình không có gì đáng ngại, trong lòng lập tức thấy yên tâm, sau đó sửa sang áo bào đi ra ngoài.

Sau khi ra cửa, đã thấy bên ngoài là một đình viện có trăm loại hoa.

Góc đông nam đào ra một cái hồ sen nửa mẫu vuông, lấy cây cầu cửu khúc nối với một tòa đình giữa hồ.

Trong đình lụa mỏng rủ xuống xung quanh, lúc gió hồ thổi qua khiến lụa mỏng nấy múa, mơ hồ thấy được Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca đang ngồi thưởng trà ở trong đó.

Bùi Lăng vội vàng đi qua cây cầu, đứng ngoài đình hành lễ: "Lệ tiền bối..."

"Thế nào? Ta đã nói hắn sẽ tỉnh lại vào lúc này mà?" Thập Ngũ thúc Lệ thị mỉm cười nói với Lệ Hàn Ca, rồi lại nói với hắn, "Không cần đa lễ như vậy, ngươi bị thương mới khỏi, vào đây ngồi xuống."

Lại ra hiệu Lệ Hàn Ca vẻ mặt chán nản, khí tức hỗn loạn rót trà cho Bùi Lăng, "Đây là Thanh Hồn Trà của Lệ thị ta, toàn bộ quá trình trồng và chế tác nhất định phải do thiếu nữ U Hồn tộc tự đi làm, dùng bí thuật bảo dưỡng bản mệnh của cả tộc bọn họ, không thể nhiễm chút khí tức ngoại tộc nào. Có thể bình tâm tĩnh khí, tẩm bổ thần hồn. Bởi vì sản lượng thưa thớt nên chưa từng bán ra ngoài, chỉ cung cấp cho tộc nhân sử dụng."

"Ngươi nhanh nếm thử xem."

Bùi Lăng nghe lời ngồi xuống, sau khi nói lời cảm tạ mới cúi đầu nhìn về phía nước trà do Lệ Hàn Ca đưa tới.

Nước trà kia đen xì lạnh băng như một khối kim loại ngưng kết thành, không có chút loại khí tức hương trà nào bay ra.

Cầm trong tay cũng có vẻ đặc biệt nặng nề.

Thậm chí nhìn chăm chú một lát, còn có thể cảm giác được thoáng chốc có U Hồn hư ảo chợt lóe lên trên mặt nước.

Thế nhưng, trong loại tình huống này, Thập Ngũ thúc Lệ thị và Lệ Hàn Ca cũng không thể hại hắn.

Cho nên Bùi Lăng tò mò đánh giá vài lần, cũng cầm bát trà lên uống một hơi cạn sạch.

Lúc hắn uống vào phát hiện, trông nước trà này rất nặng nề, thật ra lúc vào miệng lại vô cùng hư ảo như chỉ uống một bát mây mù.

Căn bản không có bất kỳ thực chất gì.

Nhưng "mây mù" vào cổ họng lập tức có một luồng nhiệt lượng bừng bừng dâng lên từ tim, Bùi Lăng cảm thấy cả đầu óc mình đều tỉnh táo!

Bởi vì bị 【 Vĩnh Chú thần thông 】 phản phệ, trong lúc bản thân hôn mê đã khôi phục lại, không có vấn đề gì lớn.

Lúc này càng hoàn toàn khỏi hẳn.

"Trà ngon." Bùi Lăng khen ngợi trong lòng, nói, "Tạ tiền bối."

Lúc này trong lòng hắn thả lỏng, rất hiển nhiên suy đoán của mình không sai!

Sở dĩ Chu Diệu Ly và Tư Hồng Hàng kịp thời xuất hiện ở bên ngoài Bồng Doanh quan chặn đường hắn, cũng là một phần trong thử thách của Lệ thị!

Nếu lúc ấy hắn thật sự theo phe Tư Hồng thị, e rằng lúc này đã thành một bộ thi thể.

Càng khỏi nói đến việc nhấm nháp Thanh Hồn Trà mà Lệ thị chuyên cung cấp cho tộc nhân!

Đương nhiên, lúc đó Bùi Lăng cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Cho nên hắn không hề nói nhảm với Chu Diệu Ly đã thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 .

Chu Diệu Ly là một trong ba chân truyền Thánh tông, mặc dù đều là Kết Đan kỳ giống Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân, nhưng thực lực căn bản không thể so sánh nổi!

Bùi Lăng lấy thực lực chênh lệch một cảnh giới lớn nguyền rủa nàng, có thể nói chắc chắn sẽ thua.

Dưới tình huống đó, nếu hắn tiếp tục từ chối lời mời của Chu Diệu Ly và Tư Hồng, dù không chết ngay tại chỗ, chắc chắn cũng phải chịu đau khổ.

Thậm chí còn có thể chịu thủ đoạn cưỡng chế gì đó.

Nhưng từ hành động Chu Diệu Ly cắt ngang ủy thác tu luyện của hắn lại không tổn thương hắn, công kích Chu Diệu Ly, chắc chắn Chu Diệu Ly sẽ không giết hắn.

Như thế, dù Bùi Lăng đoán sai, bên Lệ thị xảy ra sự cố gì đó, không có những cường giả khác ở quanh đó bảo vệ hắn.

Sau khi hắn mất đi tri giác đã không hành động gì được, nhiều lắm bị đưa đến địa bàn của Tư Hồng thị hoặc là Chu gia tiếp tục mời chào...

Dù nói thế nào, hắn cũng không làm ra việc gì có lỗi với Lệ gia!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng càng thấy tự nhiên hơn, thoải mái đặt xuống bát trà đã uống cạn sạch.

Lệ Vô Mị vỗ vai Bùi Lăng, khen ngợi: "Không sai! Đúng là hạng nhất ngoại môn giết ra từ Hòe m phong! Bây giờ cơ duyên của ngươi đã đến, có hy vọng Kim Đan tam phẩm trở lên."

Chương 565: Tộc ta không có người này

"Tiếp theo là chuyên tâm tu luyện."

"Sớm ngày tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, sau này có thể chuẩn bị Kết Đan."

Nói đến chỗ này, hắn ta khe khẽ thở dài, áy náy nói, "Dù sao cũng là ta sơ sót, không ngờ ngươi có thể rời khỏi Bồng Doanh quan nhanh như vậy. Đến mức chậm trễ chút việc ở chỗ khác, không thể chạy tới kịp lúc, suýt nữa để ngươi bị Tư Hồng thị và Chu Diệu Ly mang đi!"

"Cũng may Hàn Ca đi trước một bước, ở ngay gần đó."

"Mặc dù lão già Tư Hồng thị đã Nguyên Anh, nhưng vào lúc quan trọng nàng vẫn cưỡng ép ra tay cứu ngươi."

"Chỉ là, bởi vậy đã bị Chu Diệu Ly gây thương tích, sợ là phải nghỉ ngơi mấy ngày này."

Bùi Lăng không tin mấy câu này chút nào.

E rằng Lệ Vô Mị không phải không chạy tới kịp thời, tám phần mười còn đến sớm hơn cả Tư Hồng Hàng và Chu Diệu Ly, chỉ vẫn che giấu không xuất hiện mà thôi.

Ngược lại Lệ Hàn Ca bị thương cũng không giống giả vờ.

Không phải Lệ thị lo lắng việc thăm dò bị mình nhìn ra, từ đó trong lòng có khúc mắc, cho nên đặc biệt sắp xếp tình cảnh như thế chứ?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ cảm kích, rời ghế thi lễ với Lệ Hàn Ca, trịnh trọng nói: "Đa tạ Hàn Ca sư tỷ ra tay cứu giúp!"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Lệ Hàn Ca xuất hiện một nụ cười.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, thật ra tối hôm qua nàng chỉ cần đưa Bùi Lăng đi là được.

Chu Diệu Ly ra tay sẽ có những người khác ngăn cản.

Nói cách khác, vốn nàng không cần bị thương.

Nhưng thân là con cháu Lệ thị, mặc dù con cháu thế hệ này đều bị bao phủ dưới cái bóng của Lệ Liệp Nguyệt, cuối cùng vẫn muốn thử chiêu với Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly là hai người xuất sắc cùng thế hệ với Lệ Liệp Nguyệt ở Thánh tông.

Hôm qua Lệ Hàn Ca cố ý lui chậm một bước, va chạm một chưởng với Chu Diệu Ly...

Trước mắt, nàng ta có thể chèn ép rất nhiều đệ tử đích hệ của Tư Hồng thị, trở thành chân truyền Thánh tông cũng không phải chỉ là hư danh!

Mặc dù so ra kém thiên kiêu Lệ Liệp Nguyệt của Lệ thị bọn họ, nhưng thực lực của thiên tài Kết Đan bình thường cũng không thể so sánh.

"Bùi sư đệ không cần khách sáo." Lệ Hàn Ca kìm nén suy nghĩ lung tung trong lòng, mỉm cười nói, "Nếu ngươi là người của Lệ thị ta, dù như thế nào, Lệ thị ta cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện."

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Lệ Vô Mị vung tay lên, trên khoảng đất trống trong đình lập tức xuất hiện một chiếc quan tài thủy tinh.

Trên thân quan tài điêu khắc rất nhiều phù văn, Bùi Lăng liếc mắt thấy phần lớn phù văn đều là phong cấm, trấn áp, ngủ say... Ánh mắt của hắn nhìn dọc theo phù văn mà mình nhận biết, xuyên qua thân quan tài sáng long lanh thấy người nằm trong quan tài lại là Kế Sương Nhi!

Đôi mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp, nếu không phải vẫn còn vết hằn trên cổ, thoạt nhìn chỉ như ngủ thiếp đi.

Thấy thế, khóe mắt hắn lập tức giật giật.

Không đợi Bùi Lăng hỏi thăm về hành động này của mình, Lệ Vô Mị đã chậm rãi mở miệng nói: "Đây là bộ nữ thi mà hôm qua ngươi đặc biệt đưa ra từ Bồng Doanh quan, đúng là vẻ ngoài hơi xinh đẹp."

"Nhưng nữ thi này hơi kỳ quái, vì lý do an toàn, ta tạm thời phong ấn nó lại."

"Nếu ngươi muốn với nàng... Khụ khụ! Thiên hạ này còn nhiều nữ thi xinh đẹp, sau này ta sẽ đưa cho ngươi mấy người."

"Về phần bộ nữ thi này, trước khi tu vi của ngươi đạt tới Kết Đan, tốt nhất đừng tự tiện mở phong ấn."

"Nếu không, một khi xuất hiện tình huống thi biến, với thực lực hiện tại của ngươi, chỉ sợ sẽ biến thành huyết thực của nó."

Nghe lời khuyên nhủ hàm ý sâu xa này, nhất là Lệ Hàn Ca ngồi đối diện còn thỉnh thoảng nhìn hắn với ánh mắt sợ hắn không nghe theo lời khuyên, sắc mặt Bùi Lăng rất xấu.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào...

Dù sao, tối hôm qua nhiều người tận mắt thấy như vậy...

Cũng may lúc ấy Chu Diệu Ly không chịu nổi, kịp thời ra tay cắt ngang hắn!

Trong chuyện này, ngược lại hắn rất biết ơn Chu Diệu Ly.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng vội vàng đổi chủ đề, hỏi việc liên quan đến "Pháp": "Lệ tiền bối, lúc đó ngươi từng nói trong Bồng Doanh quan có ngộ đạo chi pháp Kim Đan tam phẩm trở lên. Bây giờ ta lấy được đầu 'Pháp' kia, có phải là ngộ đạo chi pháp Kim Đan mà tiền bối đã nói đến không?"

"Ha ha ha..." Lệ Vô Mị nghe vậy cười to nói, "Ta nói ngộ đạo chi pháp chỉ để ngươi dễ hiểu hơn. Nói thẳng ra, tên gọi thật sự của ngộ đạo chi pháp này là 'Pháp'!"

"Về phần đây rốt cuộc là vật gì, chờ sau này cảnh giới cao hơn, ngươi sẽ hiểu rõ."

"Hiện tại ta chỉ có thể nói sơ qua cho ngươi biết tác dụng của 'Pháp'."

"Khi ngươi kết thành Kim Đan, sau đó luyện hóa 'Pháp', ngươi sẽ nắm giữ sơ bộ một chút lực lượng của nó."

"Tiếp theo sẽ dung nhập 'Pháp' này vào thuật pháp hoặc là thần thông của mình."

"Đây là 【 Dung 'Pháp' chi thuật 】 ..."

Lệ Vô Mị suy nghĩ, lấy ra một cái ngọc giản giao cho Bùi Lăng, "Mặc dù bây giờ ngươi còn chưa Kết Đan, nhưng cũng có thể tìm hiểu trước một chút."

Cùng lúc đó, hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Chương 566: Nhập thổ vi an (1)

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, thật ra hệ thống đã luyện hóa "Pháp" giúp hắn, cũng không biết bây giờ còn chưa Kết Đan, có thể tu luyện 【 Dung 'Pháp' chi thuật 】 này hay không.

Nghĩ vậy, hắn lập tức nhận lấy ngọc giản.

Lệ Vô Mị mỉm cười, đây là một trong những phần thưởng vì tối qua đối phương đã trung thành với Lệ thị.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn ta đã sai người đi vơ vét đủ loại nữ thi xinh đẹp, qua ít ngày sẽ đưa cho Bùi Lăng.

Đương nhiên, Cửu A Lệ thị bọn họ là vọng tộc thế nào, không thể đưa thi thể nữ tử phàm nhân cho thiên kiêu được coi trọng.

Thấp nhất cũng phải là xác nữ tu đại phái, tốt nhất có thể tìm được một bộ thi thể nữ tu Tố Chân Thiên...

Bùi Lăng không biết suy nghĩ của Lệ Vô Mị, sau khi hắn nhận lấy 【 Dung 'Pháp' chi thuật 】 , tiếp theo lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Lệ tiền bối, không biết quỷ dị Bồng Doanh quan sẽ kéo dài bao lâu?"

"Ừm? Lần trước đã nói với ngươi." Lệ Vô Mị không thèm để ý nói, "Chỉ khoảng một năm thôi, hơn nữa lần này ngươi lấy được một 'Pháp' trong đó, có lẽ không lâu sau toà Bồng Doanh quan này sẽ khôi phục bình thường."

Thật sự chỉ có một năm?

Điều này sao có thể!

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nhưng hiện tại hắn đã thông qua thử thách của Lệ thị, Lệ Vô Mị hoàn toàn không cần giấu giếm tình hình thực tế của Bồng Doanh quan với hắn.

Thế là, Bùi Lăng hỏi tiếp: "Nhưng mười năm trước, Lệ Yến Lăng Lệ sư huynh vì cầu Kim Đan chi 'Pháp', đã từng tiến vào trong đó?"

"Lệ Yến Lăng?" Lệ Vô Mị ngẩn ngơ, chợt nhìn về phía Lệ Hàn Ca nói, "Nghe giống tên nam tử bên phòng Yến Nhiên?"

Lệ Hàn Ca nghiêm túc nhớ lại một lát, lắc đầu nói: "Không có. Chẳng những một phòng Yến Nhiên ca không có Lệ Yến Lăng, toàn bộ trong tộc đều không có cái tên này."

"Chắc chỉ vừa hay cùng họ Lệ."

Nói xong, hai người cũng kỳ quái nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng khẽ giật mình.

Người mà hắn gặp phải ở Bồng Doanh quan tự xưng là Lệ Yến Lăng Cửu A Lệ thị, lại là người khác giả mạo?

Thế nhưng vậy cũng có rất nhiều chỗ nói không rõ.

Ví dụ như thực lực của đối phương còn mạnh hơn Hoắc Triệu Cảnh Thiên Sinh giáo!

Trúc Cơ chiến Kết Đan, Tử Mai lão tổ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta.

Ngoài ra, ban chỉ trên tay đối phương cùng với mỗi lần nhắc tới Cửu A Lệ thị đều tự nhiên thể hiện ra sự kiêu ngạo thản nhiên trên mặt, khí chất hành động như con cháu thế gia cao quý... Không phải dòng dõi nhiều năm sống an nhàn sung sướng, quyết không thể bồi dưỡng được vẻ ngoài cử chỉ phong phạm như thế!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng càng nghi ngờ hơn.

Nhưng Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca đều là người Lệ thị, chắc chắn bọn họ sẽ không nhớ nhầm tộc nhân của mình, cũng không cần thiết lừa hắn.

"Có lẽ là ta tính sai..." Bùi Lăng không xác định nói.

Lệ Hàn Ca mỉm cười, an ủi: "Có lẽ Bùi sư đệ thấy được huyễn tượng gì đó ở trong Bồng Doanh quan, trong thời gian ngắn hơi khó phân chia thực hư. Thật ra lần này ngươi nên mang theo con Hồ Yêu huyết khế kia, dù sao cũng là huyết mạch Thanh Yếu, huyễn tượng bình thường không làm khó được nó."

Bùi Lăng nở nụ cười, lúc ấy hắn bị hệ thống thiểu năng lừa đi Vạn Bảo lâu còn không mang theo đao bản mệnh, chứ đừng nói đến Ngọc Tuyết Chiếu.

Tiếp theo lại được Vụ Liễu cứu đến Triêu Na hành cung, theo đến Lộc Tuyền thành, sau đó trên đường tiến về Lam Kha thành lại vào nhầm Bồng Doanh quan...

Dọc theo con đường này, đã hoàn toàn quên mất Ngọc Tuyết Chiếu.

Huống chi, Ngọc Tuyết Chiếu có tinh thông huyễn thuật như thế nào, nhưng trong việc nhìn ra huyễn tượng này, sao có thể hơn được hệ thống của hắn?

"Chắc ngươi đã rất vất vả trong hành trình Bồng Doanh quan này." Lúc này Lệ Vô Mị mở miệng nói, "Xem ra, ngươi chỉ nghỉ ngơi một ngày cũng không thể khôi phục lại."

"Trong mấy ngày tiếp theo ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt."

"Chúng ta và Tư Hồng thị còn có chút chuyện cần phải làm trong Lam Kha thành."

"Đợi sau khi xử lý xong sẽ hộ tống ngươi trở về tông môn."

Bùi Lăng vội nói: "Vâng."

Thế là, Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca nhanh chóng thu thập đồ uống trà, đứng dậy rời đi.

Sau khi Bùi Lăng tiễn hai người đi, quay đầu thấy quan tài thủy tinh do Lệ Vô Mị để lại, khóe mắt giật giật, thu nhập nó vào trong túi trữ vật.

Về đến phòng, Bùi Lăng lấy ra ngọc giản mà Lệ Vô Mị vừa cho mình, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lượt vẫn không dám trực tiếp tu luyện.

Dù sao ai biết hệ thống sẽ tặng cho hắn cái gì?

Càng quan trọng hơn là, hôm qua hắn uỷ thác 【 Lục Dục Bí Điển 】 , Cửu Phách Đao lại không thể cắt ngang hắn!

Đến bây giờ Bùi Lăng còn chưa thể xác định, đây rốt cuộc là vì Cửu Phách Đao ra tay quá nhẹ, hay đao bản mệnh được hệ thống nhận định không phải là công kích ngoại giới?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lấy ra Vô Mộng Tán và mấy phần thiên tài địa bảo trước, ăn đến khi thân thể không thể hấp thu, hắn nói với Cửu Phách Đao: "Cửu Phách, sau mười hơi thở, ngươi cắt một đao lên cánh tay ta, phải thấy máu!"

"Chủ, chủ nhân... Vì sao?" Mặc dù Cửu Phách Đao bẩm sinh tính tình tàn bạo ham giết chóc, lại không muốn tổn thương chủ nhân chút nào.

Bùi Lăng thản nhiên nói: "Đừng quan tâm vì sao, đây là mệnh lệnh!"

Đao linh hậm hực đồng ý: "Vâng..."

Chương 567: Nhập thổ vi an (2)

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 ."

Hệ thống lập tức hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Thân thể bị hệ thống điều khiển, Bùi Lăng lập tức bắt đầu tu luyện.

Chẳng mấy chốc đã đến mười hơi thở, Cửu Phách Đao chợt bay lên, mặc dù có mệnh lệnh của Bùi Lăng nhưng đao linh vẫn do dự một hồi lâu, mới cẩn thận đưa mũi đao ra, nhẹ nhàng cắt một cái trên cánh tay Bùi Lăng.

Nó khống chế rất khéo léo, vết thương nhỏ bé chỉ hơi chảy ra chút máu tươi.

Sau đó, Bùi Lăng cảm thấy hệ thống thao túng chân nguyên của mình nhanh chóng phong bế vết thương, tiếp theo lại tu luyện, không hề có ý dừng lại chút nào!

Trong lòng hắn lập tức nặng nề.

Không sai được!

Hiện tại mỗi lần uỷ thác của hệ thống thiểu năng bị cắt ngang, đều phán định là công kích ngoại giới.

Nếu không sẽ không phản ứng chút nào.

Cửu Phách Đao là đao bản mệnh của hắn, trong sự phán định của hệ thống, rất hiển nhiên không thuộc về công kích ngoại giới!

"Về sau không thể để Cửu Phách Đao cắt ngang tu luyện nữa!" Trong lòng Bùi Lăng chảy mồ hôi lạnh, "Không phải, với trình độ của hệ thống thiểu năng này... Rất có thể Cửu Phách Đao trực tiếp giết ta, nó cũng không dừng lại!"

Sau khi hệ thống này thăng cấp, còn thiểu năng hơn sự tưởng tượng của hắn!

Thật sự thiểu năng đến mức Bùi Lăng khó lòng đề phòng!

Tu luyện vẫn tiếp tục, Cửu Phách Đao thấy chủ nhân không có phản ứng gì liền vội vàng lui sang một bên, lơ lửng giữa không trung hộ pháp cho chủ nhân.

Sau một thời gian ngắn, Bùi Lăng kết thúc uỷ thác tu luyện.

Khuôn mặt hắn nặng nề cầm ngọc giản, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không dám mạo hiểm tu luyện: "Nơi này là Lam Kha thành, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, hậu quả khó mà lường được!"

"Vẫn nên chờ sau khi trở lại tông môn, có thể bố trí cẩn thận một lượt."

"Ngoài ra lại tìm một người đáng tin hộ pháp cho ta, khi đó uỷ thác tu luyện sẽ ổn thỏa hơn."

Trong lòng Bùi Lăng thầm nghĩ đến đó, cất ngọc giản đi, lấy ra chiếc quan tài thủy tinh mà Lệ Vô Mị để lại.

Trong quan tài, Kế Sương Nhi yên tĩnh nằm như ngủ say.

Nghĩ đến những chuyện đã trải qua trong Bồng Doanh quan, Bùi Lăng thở dài trong lòng.

Lúc hắn dẫn theo Kế Sương Nhi chạy ra Bồng Doanh quan, tiếng nói vui đến phát khóc của đối phương còn vang lên bên tai, đáng tiếc đối phương một lòng một dạ muốn rời khỏi đạo quan, muốn về nhà, lại không hề hay biết mình đã biến thành xác chết từ một năm trước...

Thôi, chuyện cũ đã qua, vẫn nên nhập thổ vi an.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại thu hồi quan tài, đi ra ngoài.

Hắn vừa rời khỏi toà trạch viện hơi xa hoa này, lại có hai bóng đen lặng lẽ không có tiếng hơi thở đi theo từ chỗ tối.

Trong lúc hai bóng đen này đi về phía trước, phàm nhân và tu sĩ Luyện Khí bình thường đều khó phát hiện, chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở lên mới nhìn thấy trên gáy của bọn chúng có ba chữ vân triện "Cửu A Lệ" như là lạc ấn.

Sau khi Lam Kha thành trải qua chấn động hôm qua, lúc này cả thành vẫn chưa tỉnh táo lại từ sự sợ hãi.

Rất nhiều dân chúng lo lắng động đất, dìu già dắt trẻ rời khỏi nhà cửa, tìm chỗ rộng mở để bố trí lều vải, trò chuyện sắp xếp.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là những người bàng hoàng, lo sợ bất an.

Cũng may, mặc dù Kế gia Lam Kha thành chỉ là gia tộc phàm nhân, cũng có chút danh vọng ở trong thành.

Sau khi Bùi Lăng tìm mấy người qua đường hỏi đường, chẳng mấy chốc đã tìm được Kế phủ.

Đây chỉ là một nhà giàu có phàm nhân không có tu sĩ, biết được đệ tử Trọng Minh tông đến nhà, trên dưới Kế gia đều rất sợ hãi, gia chủ tự mình ra nghênh đón, hoảng sợ dẫn người vào chính đường.

Nhưng sau khi nói bóng nói gió một hồi, không ngoài dự đoán của Bùi Lăng, tất cả mọi người Kế gia đã không nhớ rõ Kế Sương Nhi!

Không chỉ Kế Sương Nhi, Kế gia cũng không có bất kỳ ấn tượng gì với một đoàn người Kế Hữu Trung, Kế Vũ.

Đám người Kế Sương Nhi chưa từng tồn tại trong trí nhớ của bọn họ.

Bùi Lăng đánh giá chắc bọn họ sợ thất lễ gây họa, đặc biệt sai người đỡ lão phu nhân Kế gia ra, đối phương mặc áo gấm trâm hoa, che giấu vẻ lo sợ trong mắt rất tốt.

Mặc dù vẻ ngoài đã già, tóc mai bạc trắng nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được dáng vẻ xinh đẹp lúc còn trẻ ở trên khuôn mặt... Kế Sương Nhi giống nàng bảy tám phần, vừa nhìn đã biết cả hai có chung huyết thống.

Nhưng trong mắt vị lão phu nhân này, mặc dù mình có mấy tôn tử tôn nữ, lại không có một ai tên Kế Sương Nhi.

Thấy thế, vốn Bùi Lăng còn muốn trả lại thi thể Kế Sương Nhi cho Kế gia chôn cất, nhưng bây giờ làm vậy cũng không có ý nghĩa.

Huống chi Lệ Vô Mị từng nói thi thể Kế Sương Nhi có điều cổ quái, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ như hắn cũng không đối phó được, nếu giao cho gia tộc phàm nhân này, mặc dù bọn họ không dám từ chối, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt.

Chương 568: Khi nào tổ chức lễ đính hôn?

Thế là, sau khi Bùi Lăng tùy ý ứng phó vài câu, liền cáo từ rời đi.

Sau một lát, hắn lại tới Khấu gia Khấu Tam Lang.

Mặc dù xuất thân của Khấu gia cao hơn Kế gia một chút, nhưng cũng rất sợ hãi tiếp đón Bùi Lăng.

Cũng như Kế gia, bọn họ hoàn toàn không nhớ rõ có người tên Khấu Tam Lang.

"Tệ xá có Đại Lang, Nhị Lang, Tứ Lang..." Khấu gia chủ cẩn thận nói, "Chưa từng có một vị Tam Lang."

"Vì sao không có?" Bùi Lăng trầm ngâm nhắc nhở, "Theo thứ tự, không có chuyện đột nhiên nhảy qua một vị trí chứ?"

Khấu gia chủ mơ hồ một lát, chợt không xác định nói: "Có lẽ là vì lúc ấy cảm thấy số ba không tốt lắm."

Về phần sao lại không tốt lắm, trên dưới Khấu gia đều không thể nói rõ ràng.

Nói tóm lại, nhà bọn họ thật sự không có Khấu Tam Lang.

Lúc tất cả mọi người đều cho rằng như vậy...

Dường như Bùi Lăng mới là người nhớ nhầm.

Tình hình hai nhà này rất giống với việc Lệ Vô Mị, Lệ Hàn Ca không nhớ rõ Lệ Yến Lăng.

Chỉ là, Cửu A Lệ thị là một trong tam đại thế gia Trọng Minh tông, hai gia tộc phàm tục này còn lâu mới so sánh được.

Kế gia và Khấu gia là vì quỷ dị Bồng Doanh quan mới lãng quên huyết mạch thân nhân, nhưng Lệ thị sao có thể!

Ngoại trừ cái đó ra, Bùi Lăng còn thăm dò được Lam Kha thành đã xây thành trì hơn ba trăm năm.

E rằng hai tên tán tu Kết Đan trong Bồng Doanh quan kia là nhân vật hơn ba trăm năm trước!

Dựa theo manh mối mà Bùi Lăng đang nắm giữ, ít nhất quỷ dị trong Bồng Doanh quan cũng xuất hiện hơn ba trăm năm trước.

Vì sao Lệ Vô Mị lại nói chắc chắn mới xuất hiện một năm trước?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng trực tiếp rời khỏi Lam Kha thành, đi vào trong núi ngược hướng với Bồng Doanh quan.

Hắn tìm một cánh rừng dư thừa linh khí mà phàm nhân khó đến được ở trong núi, tiện tay đào một cái hố to, bỏ toàn bộ quan tài thủy tinh vào rồi lấp đất lên, lại đánh vào mấy tấm phù lục phong cấm, ẩn nấp vững chắc, cuối cùng mang một tảng đá lớn đến, dùng đao khí chẻ thành hình dạng mộ bia, lấy ngón tay làm bút, khắc xuống một hàng chữ lớn trên bia mộ: "Kế Sương Nhi chi mộ."

Đặt mộ bia ở trước mộ phần, lại bố trí một vài phù lục ẩn nấp và kiên cố ở gần đó, đề phòng phàm nhân hoặc là dã thú xông nhầm, dẫn đến việc mở quan tài ra, sau đó Bùi Lăng rời đi.

Trở lại chỗ ở của Lệ thị tại Lam Kha thành, Bùi Lăng rảnh rỗi bắt đầu tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Nhoáng một cái đã trôi qua ba ngày.

Sau buổi trưa ngày hôm đó, Bùi Lăng vừa kết thúc uỷ thác tu luyện, giọng nói của Lệ Hàn Ca đã truyền vào trong tai hắn: "Bùi sư đệ, Thập Ngũ thúc tìm ngươi có việc."

"Được." Bùi Lăng lập tức đứng dậy.

Vừa rời phòng tu luyện, chỉ thấy Lệ Hàn Ca đang đứng chờ trước cửa.

Sắc mặt nàng hồng hào, ánh mắt sáng ngời có thần, không còn vẻ tái nhợt suy yếu trước đó.

"Hàn Ca sư tỷ, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi sao?" Bùi Lăng lập tức hỏi.

Lệ Hàn Ca khẽ gật đầu, cười giải thích: "Lúc ấy ta coi thường Chu Diệu Ly, cũng may trong tộc có rất nhiều bí dược, không khó khôi phục."

Thấy thế, Bùi Lăng cũng không hỏi thêm nữa, mà đi theo nàng ra ngoài.

Sau một lát, hai người tới một phòng khách.

Trong sảnh đặt thảm hoa màu xanh, rèm châu nhiều màu, bố trí vô cùng lộng lẫy.

Lệ Vô Mị thay áo bào ống tay áo rộng rãi, đã chờ đợi ở đây từ lâu, thấy bọn họ chạy tới lập tức cười ha ha một tiếng, nói: "Bùi Lăng, lần trước thủ hạ của Chu Diệu Ly và Tô Chấn Hòa ra tay với ngươi, trong đó ta đã đòi khoản bồi thường của Chu Diệu Ly cho ngươi!"

Nói xong, hắn ta lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng vội vàng tiếp nhận, hơi xem xét lập tức hoảng sợ.

Bên trong linh thạch trung phẩm chồng chất như núi, thậm chí còn có không ít linh thạch thượng phẩm, số lượng rất nhiều, trong chốc lát hắn lại đếm không hết!

"Những linh thạch này chỉ là một phần bồi thường." Lệ Vô Mị chờ hắn xem hết túi trữ vật, lúc này mới nói tiếp, "Thứ có giá trị thật sự là ba tấm khế đất này."

Nói xong lấy ra ba phần khế sách tính chất kì lạ, vẽ vô số phù văn trận văn để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng cầm lên xem xét, phần khế sách thứ nhất là một tiệm thuốc trong phường thị Vạn Hủy hải;

Phần thứ hai là một thú trận tên là Dạ Lai cốc;

Phần thứ ba là một mạch khoáng trong Bác La sơn mạch.

"Đa tạ Lệ tiền bối!" Bùi Lăng nhìn xong, lập tức khom mình hành lễ.

Tiệm thuốc, thú trận còn có khoáng mạch, không có chỗ nào không phải là nơi tài nguyên phong phú, hơn nữa là nguồn thu nhập lâu dài ổn định!

Nếu không có Lệ Vô Mị tự đến bàn điều kiện, có lẽ Chu Diệu Ly sẽ bồi thường cho hắn dựa theo môn quy, nhưng tuyệt đối không thể bồi thường nhiều như vậy.

Dù sao, Chu Diệu Ly là một trong ba chân truyền Thánh tông, còn có Phù Quang Tư Hồng thị làm chỗ dựa.

Nếu không phải Lệ thị đứng sau lưng Bùi Lăng, đối phương tùy tiện ném mười viên linh thạch hạ phẩm tới coi như chấm dứt ân oán, Bùi Lăng cũng không thể làm gì.

Không phải ngự yêu huyết khế cũng ký kết như thế à?

Bùi Lăng nhớ rất rõ ràng, lúc trước Giám Sát điện chủ hứa hẹn tra rõ việc ở Lộc Tuyền thành, nói chắc chắn sẽ cho Lệ thị một lời giải thích...

Chương 569: Khi nào tổ chức lễ đính hôn? (2)

Đúng vậy, là cho Cửu A Lệ thị một lời giải thích, không phải cho Bùi Lăng một lời giải thích!

Lệ Vô Mị khẽ gật đầu, lại nói tiếp: "Mặc dù ba khu tài nguyên này cũng khá tốt. Nhưng bây giờ ngươi vẫn phải để ý việc tu luyện, đừng ham sản xuất phong phú, tự mình đến đó tọa trấn, đến mức làm chậm trễ tiền đồ căn bản."

"Điều động mấy thủ hạ đáng tin đến đó chủ trì là được."

"Cho dù tiền tài lay động lòng người bị tham ô một chút, so với thực lực bản thân, cuối cùng chỉ là việc không ảnh hưởng đến tình hình chung."

"Huống chi, tu vi địa vị của ngươi còn đó, nếu thuộc hạ dám không cẩn thận, đổi đi là được."

"Đệ tử hiểu rõ!" Bùi Lăng gật đầu, trong lòng nhanh chóng tính toán một lượt.

Hiện tại hắn có rất ít thủ hạ có thể sử dụng.

Trong đó u Dương Tiêm Tinh cần quản lý một mạch Kiêm Tang thay hắn, chỉ sợ không thể phân thân được.

Trong toàn bộ nội môn, người mà hắn quen biết lại có thể sai khiến, chỉ còn lại Kim Tố Miên, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh.

Trong đó tiệm thuốc ở phường thị Vạn Hủy hải giao cho đan sư Kim Tố Miên sẽ rất phù hợp.

Còn thú trận Dạ Lai cốc có thể hỏi thăm thái độ của Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh một chút, xem có nguyện ý đến đó hay không.

Sau cùng khoáng mạch Bác La sơn...

Ha ha, loại chuyện đào mỏ này, Trịnh Kinh Sơn có kinh nghiệm nhất.

Chờ trở về tông môn phải đi tìm Lệ sư tỷ, xem có thể tiếp tục điều Trịnh Kinh Sơn đi đào mỏ hay không!

Bùi Lăng còn đang suy nghĩ, đã nghe Lệ Vô Mị nói: "Bây giờ việc ở nơi này đã xong, nếu ngươi thuận tiện, chúng ta lập tức lên đường về tông."

Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh: "Vâng!"

...

Mấy ngày sau, một đám mây to lớn chậm rãi bay vào nội môn Trọng Minh tông, Bùi Lăng xuống ở chỗ cách một dãy núi xanh tươi ướt át không xa.

Trên đám mây, Lệ Vô Mị ngồi xếp bằng khẽ gật đầu: "Ta để ngươi xuống ở đây, ta còn có chuyện quan trọng cần nhanh chóng chạy về tộc xử lý."

"Đa tạ Lệ tiền bối." Bùi Lăng khom người nói, "Vãn bối sẽ cẩn thận tu luyện, không phụ sự chờ mong của Lệ thị."

Lệ Vô Mị khẽ gật đầu: "Đi thôi."

Nói xong, đám mây chậm rãi dâng lên, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy dấu vết.

Thấy thế Bùi Lăng cũng không ở lại, thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 quay về Thúy Lỗi sơn.

Sau một lát, hắn về động phủ của mình.

Vừa vào cửa còn chưa đi đến chính đường, đã nghe được một tràng tiếng "cộp cộp cộp" vô cùng nặng nề.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, lập tức thu liễm khí tức lặng yên đi vào trong.

Chẳng mấy chốc hắn đã thấy Ngọc Tuyết Chiếu ngông nghênh ngồi trên chủ tọa ở chính đường từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ phách lối không ai bì nổi, da lông của nó bóng loáng không dính nước đẹp hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, đủ thấy những ngày qua sống rất thoải mái.

Điều khiến Bùi Lăng bất ngờ là, khí tức của Hồ Yêu kia lại đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ.

Trên mặt đất phía dưới, Đái Bạch Thì đang quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu với Ngọc Tuyết Chiếu.

Cộp cộp cộp...

Cũng không biết sau khi dập đầu mười mấy cái, Đái Bạch Thì mới đầu đau não trướng dừng lại, rất cung kính mở miệng: "Mạch chủ, đã thăm dò được vị trí Hóa Hình đan, hai tháng sau sẽ đấu giá ở phường thị Vạn Hủy hải."

Nghe vậy, Ngọc Tuyết Chiếu ngáp một cái, trong chính đường lập tức bay ra một mùi thuốc hỗn tạp rất nhiều thiên tài địa bảo.

Nó hắng giọng, từ tốn nói: "Không tệ, lần sau gặp ta, ngươi chỉ cần dập đầu năm mươi cái."

"Đa tạ mạch chủ!" Đái Bạch Thì nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lại rất cung kính dập đầu.

Ngọc Tuyết Chiếu gật đầu: "Lui ra đi."

Đái Bạch Thì: "Vâng!"

Hắn ta lập tức cung kính rời khỏi chính đường, lúc đi ngang qua bên cạnh Bùi Lăng chân chính, lại không hề phát hiện được sự tồn tại của người sau.

Đái Bạch Thì vừa cáo lui, Nghiêm Ngọc Minh đã đi đến.

"Thuộc hạ tham kiến mạch chủ!" Nghiêm Ngọc Minh lớn tiếng nói, "bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề khom lưng xuống với Ngọc Tuyết Chiếu.

Cộp cộp cộp...

Một hơi dập đầu một trăm cái, Nghiêm Ngọc Minh mới lên tiếng: "Mạch chủ, chỗ thuộc hạ có hai chuyện không thể quyết định được, chỉ có thể nhờ mạch chủ tự quyết định!"

"Việc thứ nhất là, vừa rồi Miêu Thành Dương lại phát chiến thư, muốn chiến một trận sinh tử lôi đài với ngài..."

"Không cần để ý đến hắn!" Ngọc Tuyết Chiếu hừ một tiếng, không thèm để ý ngắt lời, lại hỏi, "Việc thứ hai thì sao?"

Nghiêm Ngọc Minh ho khan một tiếng, khẽ nói: "Kim gia lại đưa đến một nhóm thiên tài địa bảo và đan dược, phẩm chất còn tốt hơn lần trước... Chỉ là, bọn họ muốn hỏi một chút, khi nào tổ chức lễ đính hôn của mạch chủ và Kim Tố Miên thì thích hợp?"

Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy hơi do dự, nhưng ngay sau đó, nó rất thuần thục bắt chước giọng điệu Bùi Lăng: "Để bọn họ đợi thêm mấy ngày! Dù sao ta đã ký hôn thư, còn sợ ta đổi ý hay sao?"

Cái gì?!

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lúc kịp phản ứng lại, Nghiêm Ngọc Minh đã rất cung kính đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài.

Thấy thế, Bùi Lăng sầm mặt lại không thu liễm khí tức nữa, sải bước đi ra ngoài!

Phát hiện khí tức của hắn, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức cảm thấy không đúng, vội giải trừ huyễn thuật, nhanh như chớp chạy mất tăm mất tích.

Chương 570: Thiếu da hồ ly làm đệm

Nghiêm Ngọc Minh đột nhiên giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì, một giọng nói lạnh băng truyền vào trong tai hắn ta: "Nói cho ta biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì?"

"Mạch, mạch chủ?!" Nghiêm Ngọc Minh lập tức khẽ giật mình, nhìn Bùi Lăng đi tới từ ngoài cửa, rất nhanh nhận ra mạch chủ vừa ngồi trên chủ vị là giả!?

Bùi Lăng thản nhiên gật đầu, sau đó đi lướt qua bên cạnh hắn ta bước lên trên bậc thềm, ngồi xuống vị trí chủ tọa mà Ngọc Tuyết Chiếu vừa ngồi.

Thấy thế, cuối cùng Nghiêm Ngọc Minh đã lấy lại tinh thần, lúc này muốn quỳ xuống hành lễ.

Lại nghe Bùi Lăng lạnh giọng nói: "Nói thẳng ra đi, không cần đa lễ."

"Vâng!" Nghiêm Ngọc Minh vội vàng đồng ý, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới lấy ra một phần chiến thiếp từ trong tay áo, nói chuyện thứ nhất trước, "Mạch chủ, trong khoảng thời gian này Miêu Thành Dương vẫn gửi chiến thư tới, muốn đi sinh tử lôi đài với ngài..."

"Ta nhận, một chuyện khác!" Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói, đưa tay ra thu chiến thư đến trước mặt.

Nghiêm Ngọc Minh giật mình, vội vàng nhắc nhở: "Mạch chủ, ngài vừa đột phá Trúc Cơ, tu vi của Miêu Thành Dương kia đã sớm đi vào Trúc Cơ hậu kỳ..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã cảm thấy quanh người Bùi Lăng dâng lên một luồng khí thế cường đại, bành trướng mãnh liệt, khiến hắn ta lập tức cảm thấy không thở nổi, tu vi mạch chủ cũng đã đến Trúc Cơ hậu kỳ!

Không đợi Nghiêm Ngọc Minh lấy lại tinh thần từ trong sự chấn động, giọng nói của Bùi Lăng lại vào truyền vào trong tai hắn ta: "Nói việc Kim gia."

"Vâng!" Nghiêm Ngọc Minh đè nén sự vui sướng, vô cùng cung kính đáp.

Đúng là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn năm nay!

Trong thời gian ngắn như thế đã đi vào Trúc Cơ hậu kỳ!

Lúc trước hắn ta phụng mệnh gia tộc tiến vào một mạch Kiêm Tang, vốn là vì bây giờ vị mạch chủ trẻ tuổi Bùi Lăng này đã có triển vọng như vậy, làm đệ tử một mạch Kiêm Tang, tương lai cũng có rất nhiều chỗ tốt...

Bởi vì Bùi Lăng còn đang hỏi thăm, hắn ta không dám suy nghĩ nhiều, kiềm chế tâm trạng, nói: "Đoạn thời gian trước, Kim Tố Miên sư muội đến bên Thân Xuân trưởng lão..."

Bùi Lăng tập trung nghe, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ những việc trước đó.

Chuyện này bắt đầu từ rất sớm, là Kim Tố Miên đến cầu xin Thân Xuân trưởng lão vì hắn đã gây chuyện ở Vạn Bảo lâu, kết quả chọc Thân Xuân trưởng lão giận tím mặt, lệnh cưỡng chế Kim Tố Miên bế quan luyện đan thật tốt, không cho phép bước ra khỏi cốc nửa bước!

Sau khi Kim gia biết được việc này đã phái người đến một mạch Kiêm Tang tìm hiểu lý do cụ thể.

Kết quả lúc ấy bản tôn Bùi Lăng không ở đây, Ngọc Tuyết Chiếu lấy huyễn thuật ngụy trang thân phận của hắn, mật đàm với người Kim gia...

Nghiêm Ngọc Minh cũng không rõ cụ thể đôi bên đã nói những gì.

Dù sao từ đó về sau, Kim gia không ngừng đưa đến thiên tài địa bảo và đủ loại đan dược.

Ngọc Tuyết Chiếu cũng không từ chối cái gì, cứ nhận lấy tất cả...

Sau khi nghe xong toàn bộ chân tướng, sắc mặt Bùi Lăng âm trầm.

Hắn đột nhiên cảm giác được hình như mình thiếu một miếng đệm da hồ ly.

Sau một lát, Bùi Lăng lạnh lùng mở miệng: "Truyền tin tức ta vừa về tông cho người Kim gia."

"Lát nữa ta sẽ đi dạy dỗ Ngọc Tuyết Chiếu, ta sẽ bồi thường gấp đôi số tài nguyên mà nó nuốt mất của Kim gia trong khoảng thời gian này."

"Về phần Miêu Thành Dương, không đủ đáng sợ!"

Nghe vậy, Nghiêm Ngọc Minh cung kính nhận lệnh.

Nhưng thấy Bùi Lăng không nhắc một chữ nào đến việc của Kim Tố Miên, hắn ta do dự một lúc khẽ hỏi: "Mạch chủ, bên Kim Tố Miên sư muội..."

"Trước đó ta không hề biết gì về việc này, là Ngọc Tuyết Chiếu tự gây ra chuyện, đương nhiên bây giờ ta không thể đồng ý." Bùi Lăng không hề chậm trễ nói.

Với mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Lệ sư tỷ, đính hôn với những nữ nhân khác là ngại chết không đủ nhanh?

Thấy thái độ của Bùi Lăng kiên quyết, Nghiêm Ngọc Minh lập tức không dám nhiều lời, vội vàng cáo lui.

Nghiêm Ngọc Minh vừa đi, Bùi Lăng lập tức đi đến chỗ sâu trong động phủ.

Chẳng mấy chốc hắn đã tìm được Ngọc Tuyết Chiếu trong một khố phòng.

Lúc Bùi Lăng rời đi, trong tòa khố phòng này vẫn trống rỗng, thuộc kiểu để đó không dùng đến.

Vào lúc này, bên trong chất đầy đủ loại dược liệu, trên kệ phía trong cùng còn trưng bày rất nhiều thiên tài địa bảo trân quý, mỗi một loại đều có lợi ích cực lớn với yêu thú.

Ngọc Tuyết Chiếu nằm trong đống dược liệu, đang đắc ý gặm một gốc linh chi không nhỏ hơn nó là bao.

Thấy Bùi Lăng đi tới, đầu tiên nó chột dạ rụt đầu, lại tỏ ra ân cần tranh công nói: "Cẩu chủ nhân, gần đây ta xử lý giúp ngươi rất nhiều chuyện, hơn nữa còn giúp ngươi..."

Vù!

Bùi Lăng một tay xách Ngọc Tuyết Chiếu lên.

Ngọc Tuyết Chiếu hoảng loạn nói: "Cẩu chủ nhân, ngươi, ngươi làm gì?!"

Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt nói: "Bây giờ ngươi đã là yêu thú Trúc Cơ trung kỳ, lột một lớp da chắc còn có thể mọc thêm một lớp nhỉ?"

"A?!"

"Cửu Phách, đúng lúc cho ngươi đến luyện tập." Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, "Để chủ nhân ta xem thử, ngươi dùng da hồ ly làm đệm như thế nào?"

Đao linh lập tức vui mừng, bạo ngược quát lên: "Chủ nhân! Ngươi yên tâm, ta nhất định lột gọn gàng da lông của con hồ ly này xuống!"

Chợt quyến rũ nói, "Đến lúc đó, làm cho chủ nhân một tấm đệm vừa mềm mại vừa xinh đẹp!"

Chương 571: Hối hôn? (1)

Về sau thét dài một tiếng, cuồng loạn nói, "Có thể làm đệm cho chủ nhân là vinh quang vô thượng của ngươi! Nhanh! Nhanh đưa đầu của ngươi qua! Để ta lột da của ngươi ra!"

Nghe đến đây, Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng hô: "Chủ nhân! Chủ nhân tha mạng..."

...

Một mạch Chiêu Xuyên.

Giữa dãy núi chập trùng, một đình viện nằm giữa vài gốc cây lớn che trời, Miêu Thành Dương nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp bằng dưới cây, đang lẳng lặng nuôi dưỡng tâm thần.

Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài.

Hắn ta chậm rãi ngước nhìn, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Thuộc hạ dừng lại ở nơi xa, khom người bẩm báo: "Mạch chủ, mạch chủ Bùi Lăng một mạch Kiêm Tang đã đồng ý chiến một trận trên sinh tử lôi đài với ngài!"

Nghe vậy, Miêu Thành Dương lập tức mừng rỡ, cười lạnh trong lòng.

Mặc dù Bùi Lăng này là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, nhưng dù sao trẻ tuổi nóng tính, không chịu nổi việc hắn ta liên tục khích tướng.

Nếu đối phương có thể vững vàng dốc lòng tu luyện mấy năm, dù chỉ tiến vào Trúc Cơ trung kỳ, Miêu Thành Dương cũng không dám đi khiêu chiến đối phương.

Dù sao, Bùi Lăng là Thiên Đạo Trúc Cơ!

Chỉ thua kém một cảnh giới nhỏ, Miêu Thành Dương căn bản không nắm chắc có thể thắng.

Nhưng bây giờ, đối phương mới dựng thành Thiên Đạo Đạo Cơ được mấy ngày?

Lại dám nhận khiêu chiến!

Đây đúng là thời khắc tốt nhất để mình báo thù!

Hiện tại, ân oán giữa Miêu Thành Dương và Bùi Lăng đã không đơn giản là mối thù giết đệ.

Lần trước hắn ta phái đám người n Đông Mông đi giúp đỡ gia nô của Tô chân truyền... Cũng không biết tông môn đã điều tra ra chưa?

Một khi bị Giám Sát điện tra ra dấu vết để lại, mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên là hắn ta cũng coi như chấm dứt!

Thậm chí, Tô chân truyền sẽ lưu loát đẩy tất cả trách nhiệm lên trên đầu hắn ta, đẩy hắn ta ra xem như dê thế tội, tiện tẩy sạch tội lỗi cho mình!

Không chỉ như thế, bây giờ Miêu Thành Dương đã có thể xác định.

Chu chân truyền mà mình đầu quân cũng đang mời chào Bùi Lăng!

Không cần nghĩ cũng biết, một khi Bùi Lăng đồng ý điều kiện của Chu chân truyền, vậy hắn ta là kẻ thù của Bùi Lăng... Thậm chí căn bản không cần Bùi Lăng tự mình mở miệng, Chu chân truyền sẽ quan tâm chủ động đưa đầu hắn ta đến trước mặt Bùi Lăng!

Cho nên, Bùi Lăng phải chết!

Nếu Bùi Lăng không chết, người tiếp theo phải chết chắc chắn là Miêu Thành Dương.

Sinh tử lôi đài nội môn Thánh tông luôn công bằng công chính.

Đây là đường tắt duy nhất để đệ tử Thánh tông giải quyết ân oán cá nhân, mà không bị tông môn xử phạt.

Chỉ cần bây giờ Bùi Lăng dám lên lôi đài, Miêu Thành Dương sẽ dùng thủ đoạn nhanh chóng giết đối phương ngay tại chỗ!

Nghĩ đến đây, Miêu Thành Dương nhanh chóng nghĩ đến trong hành trình Cổ Uyên, Hiểu Nghê đã ra tay ngăn cản hắn ta ngay lúc quan trọng.

Thế là, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn ta lập tức phân phó: "Thân phận hiện tại của Bùi Lăng không giống ngày xưa. Dù lên sinh tử lôi đài, nếu có người âm thầm ra tay cứu giúp, ta cũng không thể tránh được."

"Bây giờ ngươi phái thêm một số người tạo thế trong toàn bộ nội môn, nói Bùi Lăng chủ động đề nghị muốn quyết sinh tử trên sinh tử lôi đài với Miêu Thành Dương ta!"

"Nhanh chóng mời thủ hạ của Tô chân truyền và Chu chân truyền đến quan chiến."

"Tốt nhất có thể kinh động đến Giám Sát điện, để bọn họ phái ra người giám sát tu vi cao hơn, giám sát trận lôi đài này!"

Trong trận đấu sinh tử lôi đài, chỉ cần đến báo cáo Giám Sát điện chuẩn bị, sau đó Giám Sát điện phái ra người giám sát chứng kiến trận đấu.

Nhưng trong tình huống bình thường, đôi bên giao chiến đều là Trúc Cơ kỳ, phái ra người giám sát cũng chỉ là Kết Đan kỳ.

U Hồn thị nữ bên cạnh Lệ chân truyền đều đã trải qua sự lựa chọn tỉ mỉ, Miêu Thành Dương không khỏi lo lắng người giám sát không phải đối thủ của Hiểu Nghê, đến lúc đó không kịp ngăn cản đối phương cứu Bùi Lăng.

Thủ hạ cung kính lĩnh mệnh, thấy mạch chủ không có phân phó khác, lúc này mới cáo lui đi làm việc.

Tiễn hắn ta rời đi, Miêu Thành Dương không lập tức đến sinh tử lôi đài.

Hắn ta đến ngay, chẳng may Bùi Lăng lập tức ứng chiến, thủ hạ của Tô chân truyền và Chu chân truyền không kịp đến quan chiến.

Ngay cả Giám Sát điện chắc chắn cũng không kịp thay đổi người giám sát cường đại hơn.

Bởi vậy, Miêu Thành Dương phải chờ tới khi mọi người đến gần đủ mới xuất hiện, quyết tử một trận với Bùi Lăng!

Cứ vậy, dù Hiểu Nghê ở ngay bên cạnh, một khi đối phương muốn ra tay, người của Tô chân truyền và người giám sát sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó hắn ta chỉ cần ra tay nhanh một chút, chắc chắn có thể thuận lợi chém giết Bùi Lăng!

Nghĩ đến đây, Miêu Thành Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng: "Thành An, mối thù của ngươi, ta sắp báo thù cho ngươi rồi..."

...

Thúy Lỗi sơn.

Trong động phủ.

Bùi Lăng ngồi trên một chiếc ghế rộng rãi, Ngọc Tuyết Chiếu uất ức nằm rạp trên mặt đất làm đệm chân cho hắn.

Đao linh còn đang líu lo không ngừng khuyên nhủ: "Chủ nhân, da hồ ly sống không đủ vuông vức, vẫn nên để ta lột xuống, xử lý tốt, lại dùng làm đồ kê chân!"

Ngọc Tuyết Chiếu nghe xong, vội vàng nằm sấp yên ổn hơn, chỉ sợ Bùi Lăng giẫm không thoải mái.

"Chủ nhân, vẻ mặt hồ ly này không vui, chắc chắn trong lòng đang bất kính với chủ nhân, không bằng làm thịt cho xong!"

Chương 572: Hối hôn? (2)

Thấy thế, đao linh vô cùng quyến rũ đề nghị, "Đến lúc đó, chẳng những da hồ ly có thể làm đệm, thịt còn có thể mang đi cho chó ăn."

"..." Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng thể hiện ra vẻ mặt vô cùng bằng lòng làm đệm, còn thò đầu ra vô cùng khéo léo cọ cọ vào giày của Bùi Lăng.

Đao linh lập tức nổi giận: "Tiện tỳ! Ngươi cũng dám làm bẩn giày chủ nhân, ngươi đáng chết!!!"

Ngọc Tuyết Chiếu sợ đến mức trượt một cái ôm chặt bắp chân Bùi Lăng, kêu lên: "Chủ nhân tha mạng!"

Bùi Lăng khép hờ hai mắt, yên tĩnh nghe vở kịch ồn ào này.

Hệ thống thiểu năng thì cũng thôi, hắn không thể làm gì.

Nhưng Ngọc Tuyết Chiếu này... Hắn có một trăm cách để dạy dỗ đối phương!

Đang nghĩ như vậy, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, u Dương sư tỷ tới.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Từ đã dẫn theo u Dương Tiêm Tinh đi vào.

"u Dương sư tỷ." Bùi Lăng lập tức đứng lên đá Ngọc Tuyết Chiếu sang bên cạnh, tiến lên làm lễ.

u Dương Tiêm Tinh mỉm cười, thấy mình đã không nhìn ra tu vi của Bùi Lăng, không khỏi ngạc nhiên nói: "Bùi sư đệ, bây giờ tu vi của ngươi như thế nào?"

"Vừa mới Trúc Cơ hậu kỳ." Bùi Lăng nói.

"Nhanh như vậy?!" u Dương Tiêm Tinh hoảng sợ.

Bùi Lăng mới dựng thành Thiên Đạo Đạo Cơ bao lâu?

Đệ tử Thánh tông tầm thường mới vào Trúc Cơ kỳ, dù tu luyện mười năm cũng chưa chắc có thể đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ! Nếu đổi thành tán tu thời gian sẽ càng dài hơn.

Thậm chí tán tu có tư chất thông thường, lại thiếu tài nguyên, sau khi Trúc Cơ tu vi sẽ dừng bước, cuối cùng cả đời đều không thể đến Trúc Cơ trung kỳ...

So sánh ra, sự tiến cảnh của Bùi sư đệ này thật sự hơi khó tin!

Đúng là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn.

Thiên phú cực tốt!

Bùi Lăng nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng thầm cười một tiếng.

Lần này tu vi của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy, chủ yếu là dựa vào 【 Lục Dục Bí Điển 】 và song tu với Lệ sư tỷ.

Đương nhiên, hắn không thể nói ra việc này.

Thế là Bùi Lăng giải thích ngắn gọn: "Được Cửu A Lệ thị coi trọng, lấy được một cơ duyên."

Cửu A Lệ thị?

u Dương Tiêm Tinh không khỏi giật mình, nhưng nghĩ tới Bùi Lăng là Thiên Đạo Trúc Cơ, còn từng dâng lên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp cho Lệ Liệp Nguyệt ngay trước mặt mọi người trong Thi Đấu Ngoại Môn, cũng bình thường lại.

Nàng không nhịn được nói: "Lấy tâm tính và thực lực của sư đệ, có thể được Cửu A Lệ thị coi trọng cũng là việc bình thường."

"Vốn nghe nói sư đệ muốn chiến một trận sinh tử lôi đài với Miêu Thành Dương, trước đó ta còn lo lắng tu vi của sư đệ không đủ, muốn khuyên sư đệ tạm thời ẩn nhẫn."

"Nhưng hiện tại xem ra, là sư tỷ quá lo lắng."

Nghe vậy, Bùi Lăng mỉm cười, sau đó nói: "Sư tỷ yên tâm, chỉ cần Miêu Thành Dương chưa Kết Đan, nhất định không phải đối thủ của ta!"

u Dương Tiêm Tinh gật đầu nói: "Ngươi là Thiên Đạo Đạo Cơ, tu vi cảnh giới ngang nhau, đương nhiên sư tỷ sẽ không lo lắng cho ngươi."

"Lần này ta đến đây còn có một chuyện."

Bùi Lăng vội nói: "Mời sư tỷ nói."

u Dương Tiêm Tinh do dự một lúc, mới nghiêm mặt hỏi: "Nghe nói trước đó sư đệ đã ký hôn thư với Kim gia, bây giờ lại muốn đổi ý?"

Sắc mặt Bùi Lăng đen xì nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, lắc đầu nói: "Hôm nay ta vừa về tông, tộc nhân Lệ Thị có thể làm chứng cho ta."

"Cái được gọi là hôn thư kia, căn bản không phải ta ký."

u Dương Tiêm Tinh nghe lời này, ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ lúc ấy mình đã đoán sai, thật ra Bùi sư đệ không có ý với Kim Tố Miên?

Nhưng nếu là vậy thật... Những tin đồn nhảm ở ngoại môn là thế nào?

Nghĩ vậy, u Dương Tiêm Tinh lấy lại bình tĩnh, nói tiếp việc chính: "Sư đệ, ta không phải đến ép hỏi ngươi về việc hôn thư. Dù sao ngươi cũng là mạch chủ một mạch Kiêm Tang, dù làm ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi."

"Là vì mạch chủ Kim Tố Đài một mạch Thạch Kính trung ngũ mạch biết được việc này, muốn ngươi thực hiện hứa hẹn."

"Nếu không, nàng muốn chiến một trận sinh tử lôi đài với ngươi!"

Kim Tố Đài?

Nàng đến làm loạn cái gì?

Bùi Lăng nhướn mày, hỏi: "Hiện tại Kim Tố Đài có tu vi gì?"

u Dương Tiêm Tinh nói: "Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, nàng muốn nâng cao Kết Đan phẩm giai nên vẫn luôn đè ép tu vi, đến bây giờ còn chưa Kết Đan."

"Mặc dù tu vi trông tương đương với Miêu Thành Dương, thực lực khác biệt cực lớn."

"Kim Tố Đài có thể trở thành mạch chủ một trong trung ngũ mạch, tuyệt đối không phải dựa vào gia thế."

"Bàn về thực chiến, Miêu Thành Dương căn bản không phải đối thủ của nàng!"

"Thế nhưng, sư đệ ngươi là Thiên Đạo Trúc Cơ sẽ không thua nàng."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ... Hắn có 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , dù thực lực của Kim Tố Đài này mạnh hơn Lệ Yến Lăng mà hắn gặp ở Bồng Doanh quan mấy phần, cũng không thể là đối thủ của hắn.

Hiện tại chỉ cần không gặp tu sĩ đan thành Kim Đan tam phẩm trở lên, hắn không sợ ai hết!

"Vậy cũng không cần quan tâm đến nàng." Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói, "Nếu nàng thật sự hạ chiến thư, ta sẽ cố gắng theo cùng."

Đương nhiên, dù sao Kim Tố Đài cũng khác Miêu Thành Dương, nếu lên sinh tử lôi đài thật.

Nể mặt Kim Tố Miên, hắn vẫn sẽ nương tay.

Chương 573: Sinh tử lôi đài

Thấy Bùi Lăng đã quyết ý, u Dương Tiêm Tinh còn có việc khác phải bận rộn, lập tức nói: "Sư đệ đã có dự định, vậy ta không quấy rầy thêm nữa."

Sau một lát, u Dương Tiêm Tinh rời đi, Bùi Lăng lại ngồi xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận.

Trịnh sư huynh còn đang đào mỏ ở m Lộc sơn mạch...

Nếu không, trước kia những việc oan ức này đều do đối phương chống đỡ...

Nhưng Bùi Lăng vừa nghĩ đến Trịnh Kinh Sơn, Tiểu Từ đã đến đây bẩm báo, nói Trịnh Kinh Sơn lại gửi thư tới.

Vừa nhận lấy phong thư còn chưa mở ra, Bùi Lăng đã biết chắc chắn đối phương lại muốn mình nói giúp mấy câu, để hắn ta về tông.

Trong chốc lát, Bùi Lăng mở phong thư ra đọc nhanh như gió, quả nhiên nội dung giống hệt với suy nghĩ của hắn, chỉ là nhìn đoạn cuối cùng, hắn hơi nhíu mày: Lần này Trịnh Kinh Sơn lại không để hắn giúp đỡ không công nữa, mà ra giá một trăm linh thạch trung phẩm, chỉ cần đối phương thuận lợi trở lại tông môn sẽ trả ngay tại chỗ.

Nếu đổi lại là hơn mấy tháng trước đó, một trăm linh thạch trung phẩm còn khiến Bùi Lăng rung động.

Nhưng bây giờ phần thưởng Thi Đấu Ngoại Môn không chỉ có chừng này, chứ đừng nói đến Lệ thị vừa đòi cho hắn một khoản bồi thường cực lớn từ chỗ Chu Diệu Ly...

Trịnh sư huynh vẫn tiếp tục đào mỏ đi!

Vừa nghĩ tới, mặc dù mình bị Ngọc Tuyết Chiếu đâm lưng một lần, nhưng có người còn thảm hại hơn mình, tâm trạng Bùi Lăng lập tức tốt hơn nhiều.

Hắn tiện tay để phong thư này lên bàn, âm thầm suy nghĩ: "Lần này phải trả lời thư của Trịnh sư huynh."

"Dù sao tiếp theo sư huynh cũng phải đào khoáng mạch ở Bác La sơn giúp ta, mãi không trả lời hắn cũng không tốt lắm."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng để Tiểu Từ mang bút mực tới, sau khi suy nghĩ một chút viết chữ như rồng bay phượng múa ra một bức thư thật dài.

Nội dung trong thư chủ yếu là kể khổ: Miêu Thành Dương liên tục phát chiến thư, một mạch Kiêm Tang bấp bênh, mình là mạch chủ tân nhiệm không thể không đau khổ ủng hộ; Kim Tố Đài bị người ta châm ngòi bỏ đá xuống giếng, cũng liên tục dùng sinh tử lôi đài để đe dọa, lòng dạ quá ác độc; chân truyền Chu Diệu Ly uy hiếp dụ dỗ; đích tử Chẩm Thạch Tô thị Tô Chấn Hòa nhìn chằm chằm...

Nói tóm lại, Bùi Lăng liên tục nhấn mạnh mặc dù mình là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, nhưng hiện tại tình cảnh trong nội môn lại tràn ngập nguy hiểm!

Mặc dù bên Lệ sư tỷ cũng có chút quan tâm, nhưng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ là một trăm linh thạch trung phẩm, thứ cho hắn thật sự không có cách nào.

Nếu không, Bùi Lăng cũng rất hy vọng Trịnh sư huynh sớm ngày trở về bắt tay với các huynh đệ, cùng chống chọi rất nhiều sài lang hổ báo vây quanh...

Sau khi viết thư xong, Bùi Lăng tự mình đóng kín rồi giao cho Tiểu Từ, ra lệnh nàng tìm người gửi cho Trịnh Kinh Sơn.

Chờ Tiểu Từ cáo lui, Bùi Lăng mở ra chiến thư của Miêu Thành Dương, tùy ý liếc nhìn, lúc này rời khỏi động phủ đến sinh tử lôi đài.

...

Sinh tử lôi đài nằm trong một hồ nước cực lớn ở nội môn!

Hồ nước này trong suốt thấy đáy, bên trong nuôi dưỡng một loại du ngư màu sắc lộng lẫy xinh đẹp, chỉ lớn khoảng bàn tay.

Màu sắc của nó xinh đẹp, vẻ ngoài đáng yêu, lúc chậm rãi bơi lội như là một bông hoa nhiều cánh nở rộ dưới đáy nước, vì vậy gọi là Cẩm Quần Tú Nhãn Ngư.

Cả hồ nước này, ngoại trừ Cẩm Quần Tú Nhãn Ngư thì không còn bất kỳ sinh linh nào nữa, bao gồm cả rong rêu.

Trong vòng trăm trượng xung quanh mép hồ nước cũng không có một ngọn cỏ!

Giữa hồ đột nhiên nhô lên một tòa lôi đài cao lớn.

Hiển nhiên lôi đài đã tồn tại rất lâu.

Kiểu dáng của nó cổ xưa đơn giản, chỉ là một tảng đá cực lớn tùy ý chặt thành mặt bàn bằng phẳng, ném vào trung tâm hồ mà thôi.

Không biết tảng đá lớn kia được làm bằng vật liệu gì, toàn thân không có bất kỳ phù văn hay đủ loại thủ đoạn gia cố gì, trải qua từng đời đệ tử đấu pháp, đến nay vẫn bình yên vô sự, tản ra một luồng khí tức huyết tinh hung ác.

Dường như là một con hung thú đang ngủ mê.

Vốn trên mặt đá là màu xanh nhạt, bởi vì theo vết máu ngưng kết trong một thời gian dài dần thấm vào thành một loại màu nâu đậm.

Lúc này, nội môn đệ tử nhận được tin tức đang lục tục ngo ngoe tìm đến ven hồ vây xem.

"Không phải mạch chủ tân nhiệm một mạch Kiêm Tang vừa Trúc Cơ sao?" Một đám đệ tử đứng bên cạnh nhìn lôi đài còn chưa có một ai, khẽ bàn luận, "Lại dám nhận khiêu chiến của Miêu Thành Dương?"

"Vị này mạch chủ tân nhiệm này không giống với lão mạch chủ Trịnh Kinh Sơn một mạch Kiêm Tang!" Có người cười hắc hắc nói, "Lão mạch chủ Trịnh Kinh Sơn kia tư chất có hạn, chỉ dựa vào chút quan hệ với Lệ thị mới miễn cưỡng đứng vào vị trí mạch chủ. Một mạch Kiêm Tang trong tay hắn ngày càng sa sút, đã gần như đứng chót trong mười ba mạch."

"Nhưng bây giờ Bùi Lăng mạch chủ Kiêm Tang là hạng nhất lần Thi Đấu Ngoại Môn này, nghe đồn còn là Thiên Đạo Trúc Cơ!"

"Mọi người đều biết Thiên Đạo Trúc Cơ có thể gọi là vô địch cùng cảnh, tuy Miêu mạch chủ đã Trúc Cơ hậu kỳ nhưng cũng chỉ Địa Đạo Trúc Cơ mà thôi."

"Chưa chắc Bùi mạch chủ này không thể đánh một trận với hắn!"

Chương 574: Không cho phép lui, lên lôi đài! (1)

"Ha ha ha... Thiên Đạo Trúc Cơ vô địch cùng cảnh, đây là nói cùng một cảnh giới." Có người lắc đầu phản đối, "Bây giờ giữa Bùi mạch chủ và Miêu mạch chủ này, chênh lệch nhau tròn hai cảnh giới nhỏ. Dù Thiên Đạo Trúc Cơ cũng khó có thể đền bù sự chênh lệch trong đó!"

"Không sai!" Có đệ tử công nhận cách nói này, "Hơn nữa Miêu mạch chủ tu luyện 【 U Quỷ độn pháp 】 , tốc độ không hề kém hơn 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 mà Bùi mạch chủ nắm giữ, lại thêm tu vi áp chế. Một khi Bùi mạch chủ rơi vào thế yếu, muốn chạy cũng không chạy được!"

Người này khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Bùi mạch chủ có thể đoạt được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, lại xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ, hoàn toàn xứng đáng là kỳ tài ngút trời, đã định sẵn tiền đồ vô lượng! Đáng tiếc, hắn quá xuôi gió xuôi nước ở ngoại môn, đến mức niên thiếu khí thịnh... Nếu hắn có thể ổn định tinh thần, tu luyện ở nội môn thêm mấy năm rồi lại ứng chiến, e rằng khi đó là Miêu mạch chủ trốn tránh hắn!"

Đám người nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm giác rất có lý đều rốt rít gật đầu công nhận.

Vào lúc này, giữa không trung đột nhiên hiện ra một bộ thi khôi cao mười mấy trượng!

Một tu sĩ trẻ tuổi mặc quần áo đẹp đẽ phong thái cao quý đứng trên đỉnh đầu thi khôi, hắn ta đội quan cân cao, tay áo bay bay, ngọc bội bên hông dùng vân triện khắc một chữ "Tô".

Đệ tử đích hệ Chẩm Thạch Tô thị, chân truyền Tô Chấn Hòa!

"Tô chân truyền!"

Rất nhiều nội môn đệ tử thấy vậy đều rất bất ngờ: "Tô sư huynh cũng cảm thấy hứng thú với sinh tử lôi đài của Miêu mạch chủ và Bùi mạch chủ?"

"Với thực lực và tầm mắt của Tô sư huynh, chỉ là tranh đấu giữa tu sĩ Trúc Cơ, chắc sẽ cảm thấy không thú vị?"

Trong đám người vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán, đều thấy hoảng sợ với sự xuất hiện của Tô Chấn Hòa.

Chỉ là ân oán giữa mạch chủ hạ ngũ mạch lại kinh động đến chân truyền?

Hiện tại trong lòng bọn họ cảm thấy rất khó hiểu!

Một tiếng kêu to trong trẻo, một con Cốt Ưng ba đầu chở một nữ tu váy trắng hoa văn đỏ, đầu đội tán hoa cốt chất xinh đẹp nhanh chóng bay tới từ đằng xa!

Sắc đẹp của nữ tu kia như hồng liên, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khí chất sắc bén như lưỡi dao ra khỏi vỏ, phong thái khiếp người.

Cốt Ưng ba đầu dưới chân nàng có hình thể khổng lồ như một tòa lầu các di động, ba cái đầu không giống nhau, khí tức cường đại, vẻ mặt hung ác.

Sau khi xuất hiện cũng không nhìn rất nhiều đệ tử ven hồ, lúc hai cánh mở ra dấy lên một luồng gió lớn, thổi một vài tên đệ tử tu vi thấp ngã trái ngã phải, gần như không đứng thẳng được.

Đám đệ tử lại không rảnh sợ hãi, đều ngạc nhiên nói: "Chu chân truyền! Chu sư tỷ cũng tới?!"

Chợt có người hiểu, "Đúng, Miêu mạch chủ là thủ hạ của Chu sư tỷ, xem ra Chu sư tỷ rất coi trọng Miêu mạch chủ."

"Hiện tại ba chân truyền chỉ thiếu Lệ sư tỷ." Có người không nhịn được nói, "Miêu mạch chủ là người dưới trướng Chu sư tỷ, Bùi mạch chủ lại lựa chọn Lệ sư tỷ ngay trước mặt mọi người ở Thi Đấu Ngoại Môn, nhưng không biết Lệ sư tỷ có tự mình đến đây tọa trấn cho Bùi mạch chủ hay không?"

"Điều này khó mà nói được." Có đệ tử khẽ lắc đầu, nhắc nhở, "Trong lòng Lệ sư tỷ chỉ có đại đạo, luôn không để ý đến thuộc hạ. Nếu không, sao lúc trước Trịnh mạch chủ lại bị Miêu mạch chủ đè ép một đầu?"

Đám người đang khẽ bàn tán lại nghe thấy đám người đằng sau rối loạn tưng bừng, trong chốc lát một tin tức nhanh chóng truyền ra trong đám người: Miêu Thành Dương đến!

Sau khi Miêu Thành Dương nhận được tin tức mới tới, lúc này tận mắt thấy thi khôi và Cốt Ưng lơ lửng trên mặt hồ, trong lòng vô cùng mừng rỡ.

Không thành vấn đề!

Có hai vị chân truyền này quan sát, tiếp theo vị thị nữ Hiểu Nghê hầu hạ trước mặt Lệ chân truyền kia không ra tay thì cũng thôi.

Một khi ra tay, chắc chắn sẽ chôn cùng Bùi Lăng!

Nghĩ đến đây, hắn ta đi ra phía trước từ con đường do rất nhiều đồng môn tránh ra, khom mình hành lễ: "Chu sư tỷ."

Chu Diệu Ly mặt không biểu cảm, không hề tỏ vẻ gì.

Lần này nàng tự đến đây xem sinh tử lôi đài, không phải vì trợ trận cho Miêu Thành Dương.

Trước đó vài ngày, nàng đã tận mắt chứng kiến thực lực của Bùi Lăng.

Hiện tại dù là thượng tam mạch nội môn, cũng không có nhiều đệ tử có thể vững vàng chèn ép Bùi Lăng!

Nói khó nghe một chút, hành động này của Miêu Thành Dương không khác gì đến chịu chết.

Trên thực tế, nếu Miêu Thành Dương này vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm thủ hạ của nàng, lại là chủ một mạch, dù thật sự gặp nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn.

Nhưng trong khoảng thời gian này đối phương nhiều lần tự ý hành động, không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của nàng!

Đầu tiên là việc ở Lộc Tuyền thành, Miêu Thành Dương vụng trộm giấu giếm nàng, tự tiện liên thủ với người của Tô Chấn Hòa đối phó Bùi Lăng, đã khiến nàng rất tức giận!

Chưa nói đến Chu Diệu Ly còn muốn thông qua Bùi Lăng lấy được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chỉ nói việc người của nàng lại làm việc cho Tô Chấn Hòa, vậy nàng là cái gì?

Cũng may nàng phản ứng nhanh, kịp thời giấu giếm việc này, bây giờ Phù Quang Tư Hồng thị còn chưa rõ ràng lắm.

Chương 575: Không cho phép lui, lên lôi đài! (2)

Nếu không, để Tư Hồng thị biết, chắc chắn sẽ cảm thấy Chu Diệu Ly không biết quản lý thủ hạ, ngay cả một mạch chủ hạ ngũ mạch cũng không quản lý được.

Đến lúc đó chắc chắn cho rằng Chu Diệu Ly không có tác dụng lớn, từ đó càng thêm cân nhắc việc bồi dưỡng nàng!

Ngoại trừ cái đó ra, lần này Miêu Thành Dương khiêu chiến Bùi Lăng, lại không nói trước với nàng một tiếng, trực tiếp đưa chiến thư đến động phủ của Bùi Lăng!

Hiện tại, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng chuyện này là ý của nàng.

Đúng vậy, theo Chu Diệu Ly, từ khi Miêu Thành Dương này đầu quân dưới trướng mình đến nay, không làm được mấy chuyện nghiêm túc, mấy việc ăn cây táo rào cây sung lại không thiếu chút nào!

...

Thấy sắc mặt Chu sư tỷ không chút thay đổi nhìn mình ngay trước mặt mọi người, trong lòng Miêu Thành Dương lập tức trầm xuống.

Biết lần này mình tự tiện khiêu chiến Bùi Lăng đã đắc tội chỗ dựa lúc trước này.

Nhưng hiện tại hắn ta đã không có đường lui!

Thế là, vẻ mặt Miêu Thành Dương không thay đổi, lại thi lễ với Tô Chấn Hòa: "Tô sư huynh."

Khác với Chu Diệu Ly, Tô Chấn Hòa lại mỉm cười gật đầu, phong độ nhẹ nhàng nói: "Miêu sư đệ ngươi yên tâm, ta cũng có nghe thấy cảnh ngộ của lệnh đệ."

"Huynh đệ các ngươi tình cảm tốt, có hành động hôm nay cũng là việc thường tình."

"Lần này ngươi và Bùi Lăng đấu pháp, chắc chắn sẽ công bằng công chính!"

"Sau khi bắt đầu, ngươi cứ dốc hết sức ra tay là được, nếu giữa chừng có người quấy rối, sư huynh chắc chắn không tha!"

Nghe vậy, Miêu Thành Dương lập tức vui mừng.

Có lời nói này của Tô sư huynh, hắn ta hoàn toàn không có nỗi lo về sau!

Cho dù sau đó Chu sư tỷ trách tội, lấy thái độ của Tô sư huynh với hắn ta, có lẽ hắn ta có thể trực tiếp dẫn theo toàn bộ một mạch Chiêu Xuyên đầu quân vào Tô sư huynh!

Nghĩ tới đây, Miêu Thành Dương cười lạnh trong lòng, tràn đầy sức lực đi đến lôi đài.

Hắn ta tập được 【 U Quỷ độn pháp 】 , thân hình như mộng như ảo, tốc độ cực nhanh.

Nhanh chóng lướt qua mặt hồ đến lôi đài, ngay lúc hắn ta nâng lên một chân, miễn cưỡng sắp đạp chân vào lôi đài, ở phương hướng khác đột nhiên có một đạo huyết quang phá không mà tới, khí thế như trường hồng, trong nháy mắt xẹt qua đám người, lóe lên rồi biến mất trên mặt hồ, xoạt!

Huyết quang vượt lên trước một bước hạ xuống lôi đài, lộ ra một bóng dáng bị huyết khí vờn quanh.

Áo bào bay phần phật, khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt hiện ra vẻ ngang ngược, quanh người không có chút vật trang trí nào, trên lưng chỉ có một thanh trường đao khi tức hung ác quanh quẩn, đã nóng lòng muốn ra.

Đó là Bùi Lăng!

"Bùi mạch chủ cũng đến!" Trong đám người ven hồ lập tức truyền ra vài tiếng kêu khẽ, rất nhiều đệ tử quan chiến đều kích động.

Là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn năm nay, vừa là người thắng trận duy nhất vừa là tu sĩ Thiên Đạo Trúc Cơ hiếm thấy bên ngoài ba nhà, hiện tại ngoại trừ những tu sĩ bế quan nhiều năm của Trọng Minh tông, không có mấy người không biết danh tiếng của Bùi Lăng.

Đây cũng là lý do vì sao lúc này bọn họ buông xuống rất nhiều sự vụ chạy tới vây xem.

Nếu là tranh đấu giữa mạch chủ bình thường, chưa chắc có thể hấp dẫn nhiều người như vậy.

"Đáng tiếc, Bùi mạch chủ Thiên Đạo Trúc Cơ nhưng tu vi... A? Hình như tu vi của Bùi mạch chủ không phải Trúc Cơ tiền kỳ?"

Thấy Bùi Lăng đã tới, hai bên đấu pháp đều đã ra trận, đám người vây xem lập tức bộc phát ra từng tiếng bàn tán, "Chắc chắn không phải Trúc Cơ tiền kỳ! Ta là Trúc Cơ trung kỳ nhưng căn bản không nhìn thấu tu vi của Bùi mạch chủ!"

"Vừa Thiên Đạo Trúc Cơ mấy tháng mà thôi, tu vi của Bùi mạch chủ đã đạt đến mức trên Trúc Cơ trung kỳ?"

"Chẳng trách Bùi mạch chủ dám nhận khiêu chiến của Miêu mạch chủ..."

Bùi Lăng đứng trên lôi đài không nhìn đệ tử đang xì xào bàn tán xung quanh, ánh mắt đảo qua hai người Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly, không khỏi mỉm cười một cái.

Lệ sư tỷ đã bước vào Nguyên Anh kỳ, vào lúc chia tay từng chính miệng nói cho hắn biết, nàng trở về tổ địa Cửu A Lệ thị gặp mặt lão tổ trong tộc, chuẩn bị đăng lâm vị trí Thánh Nữ.

Chắc chắn bây giờ còn ở trong tộc, không thể tự mình đến đây quan chiến.

Nhưng với giá trị hiện tại của Bùi Lăng ở trong mắt Cửu A Lệ thị, chắc chắn có cường giả hộ vệ ở chỗ tối, căn bản không lo lắng hai vị chân truyền này sẽ gây bất lợi cho hắn.

Ngoài ra, thời gian hắn đột phá Trúc Cơ hậu kỳ rất ngắn, không có nhiều người biết.

Tô Chấn Hòa đến đây quan chiến, hơn phân nửa cho rằng tu vi của hắn vẫn là Trúc Cơ tiền kỳ, hiện tại bị chiến thư của Miêu Thành Dương khích lên lôi đài, là một cơ hội cực tốt để mượn đao giết người, diệt trừ họa lớn trong lòng! Vì vậy, mới tự mình đến đây tọa trấn cho Miêu Thành Dương.

Nhưng Chu Diệu Ly... Trước đó không lâu đôi bên mới giao thủ bên ngoài Bồng Doanh quan, chắc lúc ấy vị Chu chân truyền này đã nhìn ra tu vi thực lực của hắn, nhưng không biết vì sao còn xuất hiện ở đây?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng kìm nén rất nhiều suy nghĩ, nhìn về phía Miêu Thành Dương còn chưa đứng trên lôi đài, bình tĩnh nói: "Miêu sư huynh, mời!"

Nghe vậy, rất nhiều đệ tử quan chiến đều vui mừng, chờ mong trò hay tiếp theo.

Chương 576: Huynh đệ đoàn tụ (1)

Ánh mắt Tô Chấn Hòa nặng nề đảo qua Bùi Lăng, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lại không có hứng thú quan chiến nữa, tâm niệm vừa động, thi khôi phía dưới đã xoay người rời đi.

Ngược lại Chu Diệu Ly không hề thấy bất ngờ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh yên lặng nhìn tình cảnh trước mặt.

Miêu Thành Dương giữ nguyên động tác sắp đạp vào lôi đài, sắc mặt tái xanh!

Khác với những đệ tử bình thường kia, tuy tu vi của hắn ta không bằng hai vị chân truyền, nhưng trong chớp Bùi Lăng hạ xuống, khí tức lộ ra ngoài một chút đủ để hắn ta nhìn ra, tu vi của Bùi Lăng căn bản không phải Trúc Cơ trung kỳ!

Mà là Trúc Cơ hậu kỳ giống hắn ta!

Nếu tu vi của đối phương chỉ có Trúc Cơ tiền kỳ, Miêu Thành Dương tự nhận là dù không nói có thể nắm chắc thắng lợi, ít nhất cũng nắm chắc tám phần mười có thể chém giết Bùi Lăng ngay tại chỗ.

Nếu tu vi của đối phương là Trúc Cơ trung kỳ, hắn ta liều mạng một lần, còn chưa biết ai thắng ai thua.

Dù cho Bùi Lăng cũng là Thiên Đạo Trúc Cơ, nhưng chỉ là Thiên Đạo Đạo Cơ đơn kiếp mà thôi, so ra kém đạo cơ song kiếp của ba thế gia lớn.

Nhưng bây giờ tu vi của đối phương giống hắn ta...

Thiên Đạo Trúc Cơ vô địch cùng cảnh!

Đây là khái niệm mà mỗi một đời rất nhiều tu sĩ Thiên Đạo Đạo Cơ, dùng sự thật để truyền đạt cho toàn bộ Tu Chân Giới.

Đã sớm đi sâu vào lòng người!

Nhất là trong hoàn cảnh của Trọng Minh tông, càng tràn đầy lòng tin và kính sợ khó mà miêu tả với tu sĩ Thiên Đạo Đạo Cơ.

Dưới tình huống tu vi tương đương, dù tu sĩ Thiên Đạo Đạo Cơ không dùng thuật pháp gì, cũng không phải người mà Địa Đạo Trúc Cơ có thể địch nổi!

Nói cách khác, trong trận chiến đấu này, Miêu Thành Dương không chút có phần thắng nào!

Vào lúc này, hắn ta đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bước chân đang muốn hạ xuống lôi đài lập tức cứng đờ.

Chẳng mấy chốc, Miêu Thành Dương kịp phản ứng, bây giờ mình còn chưa đạp vào sinh tử lôi đài!

Chủ động khiêu chiến lại lùi bước khi lâm trận, đương nhiên sẽ bị tông môn phạt nặng.

Nhưng dù sao cũng tốt hơn mất mạng ngay tại chỗ!

Thế là, Miêu Thành Dương không chút do dự trực tiếp quay người, muốn rời đi.

Nhưng ngay sau đó...

Oanh!!!

Một huyết chưởng đột nhiên rơi vào trước người Miêu Thành Dương, trong nháy mắt đã đập nước hồ đến chia năm xẻ bảy, kéo theo rất nhiều Cẩm Quần Tú Nhãn Ngư trong đó bị chết, thi thể xen lẫn nước hồ văng ra xung quanh, mây mù vùng núi vốn tươi mát, lập tức nhiễm mùi máu tanh.

Nước hồ bị pháp lực kích thích văng lên như sắt thép dâng lên cao, tường nước lập tức ngăn cản đường đi của Miêu Thành Dương!

Thậm chí nếu vừa rồi hắn ta lại đi về phía trước một bước, chắc chắn lúc này đã bị đập thành thịt nát.

"Lên lôi đài!" Đội mắt đẹp của Chu Diệu Ly hàm chứa sát khí, lạnh lùng quát.

Sắc mặt Miêu Thành Dương cứng đờ.

Bùi Lăng đã sớm trở thành tâm ma của hắn ta, không giết đối phương, không báo mối thù của thân đệ, đạo tâm của hắn ta không vững vàng, cả đời này tu vi khó có tiến thêm.

Nhưng muốn trừ bỏ tâm ma cũng tốt, muốn báo thù rửa hận cho thân đệ cũng được, đầu tiên hắn ta phải còn sống!

Tình hình hiện tại, vừa nãy Tô chân truyền còn rất ủng hộ hắn ta, vừa thấy Bùi Lăng ra sân đã trực tiếp rời đi, hiển nhiên đã biết Miêu Thành Dương sẽ thua trận chiến này!

Mặc dù chỗ dựa cũ Chu chân truyền không lập tức vung tay áo bỏ đi, lại ép hắn ta lên lôi đài.

Không cần nói cũng biết mục đích như thế nào!

Đây là cái giá phải trả vì trước đó hắn ta giấu Chu chân truyền, âm thầm qua lại với Tô chân truyền!

Nghĩ đến đây, cả người Miêu Thành Dương lạnh buốt, hắn ta không quan tâm xung quanh có rất nhiều đồng môn đang vây xem, cũng không quan tâm tới Bùi Lăng đang đứng trên đài, buồn bã cầu xin tha thứ: "Chu sư tỷ... Sư tỷ, tha cho ta một lần, ta..."

Sắc mặt Chu Diệu Ly không thay đổi nhìn Miêu Thành Dương.

Nàng là huyết mạch Tư Hồng thị, lại vì nhiều nguyên nhân không những đến nay chưa thể nhận tổ quy tông, hơn nữa còn lớn lên ở Chu gia. Vì lấy được sự công nhận và ủng hộ của Tư Hồng thị, không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng, phải chịu bao nhiêu sự rèn luyện mà người thường khó có thể chịu đựng, lại chịu đựng biết bao nhiêu áp lực mà người thường không thể tiếp nhận...

Như thế, mới vượt qua tất cả con cháu Tư Hồng thị đời này, đứng vào hàng ngũ chân truyền.

Cho dù vậy, đến nay trong Tư Hồng thị còn có một vài người không phục nàng, thậm chí có suy nghĩ qua cầu rút ván, cho rằng chỉ cần Tư Hồng thị có một vị thiên kiêu chân chính, Chu Diệu Ly nên lập tức thoái vị!

Vị trí này là nàng vất vả tranh giành được.

Nhưng cũng vì nàng không mang họ Tư Hồng, theo Tư Hồng thị, vị trí này là Tư Hồng thị ban thưởng cho nàng, có thể ban thưởng đương nhiên cũng có tư cách tước đoạt.

Bởi vì trải nghiệm của bản thân như thế, Chu Diệu Ly luôn thưởng thức người có tâm chí kiên định, anh dũng tiến tới.

Lúc trước Miêu Thành Dương ở ngoại môn, sau lưng không có thế lực nào còn phải chú ý một đệ đệ chuyên gây cản trở, lại có đạo tâm kiên định vô cùng can đảm, không hề sợ Trịnh Kinh Sơn có đệ tử Cửu A Lệ thị làm chỗ dựa, thậm chí liên tục tranh đấu với hắn ta.

Chương 577: Huynh đệ đoàn tụ (2)

Lúc đó, ngoại môn đệ tử e ngại Cửu A Lệ thị, nói rất nhiều lời lẽ chửi bới với Miêu Thành Dương.

Chu Diệu Ly nhìn tình cảnh đó, lập tức nghĩ đến bản thân.

Cùng là xuất thân không đủ, cũng là nỗ lực tiến tới, cùng bị xa lánh cô lập... Lúc trước nàng mời chào Miêu Thành Dương, một phần là vì lòng trắc ẩn đồng cảm với nhau; còn có một phần là căn cứ theo kinh nghiệm của mình để phán đoán, cho rằng với thực lực của Miêu Thành Dương hoặc là không phải đỉnh phong, nhưng đệ tử có tâm tính cực tốt, chỉ cần đủ tài nguyên, đủ sự ủng hộ, chắc chắn có thể có tư cách.

Đợi một thời gian sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nàng!

Dù sao, tu sĩ tu hành đến đỉnh phong chưa chắc lúc còn trẻ đã có thiên tư tung hoành, nhưng nhất định phải có một đạo tâm thuần túy kiên định!

Có thể nói, Chu Diệu Ly gửi gắm kỳ vọng rất cao với Miêu Thành Dương.

Vì thế, nàng âm thầm sắp xếp mấy cơ duyên cho Miêu Thành Dương, khiến trong khoảng thời gian ngắn thực lực của hắn ta vượt xa Trịnh Kinh Sơn.

Sau khi tiến vào nội môn, Chu Diệu Ly lại nâng đỡ Miêu Thành Dương leo lên vị trí mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên, liên tục đè ép Trịnh Kinh Sơn.

Thậm chí hơn mấy tháng trước, nàng đã tìm kiếm một tộc muội tư chất, tâm tính, tính tình đều rất xuất sắc trong cả tộc Chu thị, dự định gả cho Miêu Thành Dương làm đạo lữ!

Những năm gần đây, vì bồi dưỡng tên thủ hạ này, không biết đã dùng bao nhiêu tài nguyên, tinh lực và thời gian... Về tình về lý, nàng chưa từng đối xử tệ với đối phương!

Đáng tiếc, lòng người dễ thay đổi.

Lúc Miêu Thành Dương ở ngoại môn bộc lộ hết tất cả tài năng, thẳng tiến không lùi, có nhiệt huyết không sợ sinh tử.

Nhưng sau khi tiến vào nội môn được nàng che chở, ngược lại lo được lo mất, làm việc càng ngày càng cẩn thận, lo trước lo sau.

Hoàn cảnh an nhàn, địa vị vênh mặt hất hàm sai khiến, sức mạnh dễ dàng có được... Dần khiến người này trở nên tầm thường.

Theo tu vi tăng lên, Miêu Thành Dương càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi!

Lúc trước là tên thủ hạ được nàng công nhận, bây giờ đã là một phế vật từ đầu đến chân.

Đương nhiên, Chu Diệu Ly để tay lên ngực tự hỏi, nàng cũng có vấn đề.

Nàng quá coi trọng tên phế vật này!

Trên một điểm này, nàng rất thưởng thức Bùi Lăng.

Hiện tại, hiển nhiên Bùi Lăng đã được Cửu A Lệ thị toàn lực ủng hộ, Lệ Vô Mị còn tự mình ra tay vì hắn, nhưng từ đầu đến cuối không quên sơ tâm, cũng không bởi vậy mà lười biếng tu hành.

Trước đó không lâu, nghe nói vì cướp đoạt một lò luyện đan thất phẩm, hắn trực tiếp ra tay đánh nhau với Thân Xuân trưởng lão!

Mấy ngày trước đó, kẻ này còn đứng trước mặt ba phe Chu gia, Tư Hồng thị và Lệ thị, không coi ai ra gì muốn song tu với nữ thi... Phong cách hành động của hắn không kiêng nể gì cả, đạo tâm không hề bị gò bó, tuy bây giờ tu vi thấp, cũng đã có phong thái cự phách ma đạo một phương!

Lúc ban đầu, Chu Diệu Ly còn muốn mời chào hắn đến dưới trướng.

Nhưng bây giờ nàng đã không có suy nghĩ này nữa.

Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể ở lâu dưới trướng người khác!

Đừng nói nàng không phải đích nữ Tư Hồng thị, dù Lệ Liệp Nguyệt hay Cửu A Lệ thị cũng không thể trói buộc Bùi Lăng quá lâu.

Chỉ cần kẻ này không vẫn lạc giữa chừng, chắc chắn tương lai sẽ ngồi trên ngôi cao!

Cho nên, Chu Diệu Ly quyết định từ giờ trở đi phải thay đổi cách làm của mình.

Nàng muốn lấy thái độ đối xử với tu sĩ thân phận địa vị ngang nhau để đối xử với Bùi sư đệ này...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Chu Diệu Ly không hề nói nhảm điều gì, lúc này cong ngón tay bắn ra.

Một luồng khí kình cường đại lập tức đánh trúng ngực Miêu Thành Dương.

Ầm!

Ngay sau đó, thân thể Miêu Thành Dương không chịu khống chế bay ra ngoài, vừa đúng rơi xuống sinh tử lôi đài!

Sắc mặt Miêu Thành Dương thay đổi, Chu sư tỷ lại tuyệt tình như thế, không cho hắn ta một cơ hội nhỏ nhoi!

"Bắt đầu đi." Chu Diệu Ly nhìn người giám sát chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, từ tốn nói.

Thấy thế, Bùi Lăng ngạc nhiên nhìn Chu Diệu Ly, sau đó cũng không khách sáo, Miêu Thành Dương là tử địch của hắn, từ lúc Bùi Lăng vẫn là Luyện Khí, đối phương đã tự mình ra tay muốn đánh giết hắn ở dưới Cổ Uyên.

Nếu không phải lúc trước Lệ sư tỷ điều động Hiểu Nghê âm thầm bảo vệ hắn, biết đâu hắn đã sớm chết trên tay đối phương!

Về sau, đối phương lại điều động đệ tử một mạch Chiêu Xuyên tiến về Lộc Tuyền thành bố trí mai phục, cuối cùng khiến toàn thành hủy diệt... Lúc này, dù là vì diệt trừ hậu hoạn cho mình, hay vì báo thù toàn thành, Bùi Lăng cũng không thể nương tay!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng trở tay rút Cửu Phách Đao chém ra!

Xoạt!

Một đạo đao khí màu huyết hồng như thủy triều giữa trời, lúc mới hiện ra chỉ là một sợi dây, về sau gào thét trào lên như tường nước chầm chậm dâng lên, rất nhanh lại như sóng to gió lớn rống giận nhào về phía Miêu Thành Dương!

Trong lòng Miêu Thành Dương đầy tạp niệm khó bình tĩnh, không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng xoay hông hạ vai đấm ra một quyền!

Đao khí như chém dưa thái rau, hời hợt chém vỡ quyền kình tiếp tục chém về phía Miêu Thành Dương.

Miêu Thành Dương lập tức muốn thi triển 【 U Quỷ độn pháp 】 né tránh, nhưng vào lúc này trong mắt Bùi Lăng sáng lên ánh sáng màu xanh thẳm đặc biệt của Hàn Tủy Hỏa.

Chương 578: Tặng miễn phí Kim Đan (1)

Trong ánh sáng lóe lên vô số phù văn nhỏ bé.

Tu vi của Miêu Thành Dương đột nhiên hạ xuống, khí tức trực tiếp rơi xuống Trúc Cơ trung kỳ!

Trong lòng hắn ta hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, đao khí đã tới người! Trong nháy mắt, hắn ta đột nhiên bị kéo vào một thế giới màu đỏ ngòm, xung quanh núi thây từng đống, huyết hải cuồn cuộn, tràn ngập huyết tinh và khí tức giết chóc, một loại ý chí vô cùng bá đạo thẳng tiến không lùi như lưỡi đao đánh thẳng vào mặt.

Không được!

Sắc mặt Miêu Thành Dương thay đổi, tu vi chợt hạ xuống, đao ý chấn nhiếp, trong chốc lát tinh thần hắn ta đại loạn, không thể sử dụng 【 U Quỷ độn pháp 】 !

Phốc!

Trong lúc máu bắn tung tóe, toàn bộ thân thể Miêu Thành Dương một chia thành hai, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ!

Sơn cốc ở sinh tử lôi đài lập tức yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Sau một lát, toàn bộ trong cốc mới "ong" một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng bàn tán ồn ào.

Miêu Thành Dương mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên, Trúc Cơ hậu kỳ, lại không sống qua được một chiêu trên tay Bùi Lăng?!

Mặc dù sau khi biết Bùi Lăng cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, mọi người đều biết với sự nghiền ép của Thiên Đạo Đạo Cơ với Địa Đạo Đạo Cơ, Bùi Lăng chắc chắn thắng trận chiến này.

Nhưng cũng không ngờ, hắn sẽ thắng dứt khoát lưu loát như thế!

Thiên Đạo Đạo Cơ...

Tất cả đệ tử vây xem nhớ lại một đao vừa rồi, lúc lại nhìn Bùi Lăng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ và mong chờ.

Chu Diệu Ly nhìn Bùi Lăng một chút, mạnh mẽ kìm nén sự xúc động lại tiến lên mời chào, trong lòng cũng lẩm nhẩm bốn chữ "Thiên Đạo Đạo Cơ", thôi động Cốt Ưng phá không mà đi giống hệt lúc đến.

Thấy Chu Diệu Ly đã đi, Bùi Lăng cũng không có thời gian lãng phí ở đây, lúc này nhìn về phía người giám sát.

Người giám sát khẽ gật đầu, lớn tiếng tuyên bố: "Miêu Thành Dương mạch chủ Chiêu Xuyên chủ động khiêu chiến Bùi Lăng mạch chủ Kiêm Tang không thể địch lại, chiến tử tại chỗ. Trải qua sự chứng kiến toàn bộ hành trình của Giám Sát điện, trận chiến này cũng không có chỗ nào vi phạm quy củ sinh tử lôi đài."

"n oán đôi bên dừng ở đây."

"Ngày sau có bất kỳ người nào vẫn thấy vướng mắc với chuyện này, sẽ bị xử trí theo môn quy."

Cuối cùng, hắn ta dừng lại một chút, nói với Bùi Lăng, "Dựa theo quy củ, ngươi có thể rút ra một vật từ trong túi trữ vật của Miêu Thành Dương làm chiến lợi phẩm."

Bùi Lăng nghe vậy giật mình, chợt nói: "Vâng."

Hắn còn tưởng trên sinh tử lôi đài, bên thắng có thể lấy đi tất cả của bên thua.

Nhưng hiện tại xem ra, tông môn cũng muốn chia phần.

Không, phải nói tông môn muốn bắt đầu to!

Cũng may hiện tại hắn không thiếu linh thạch và tài nguyên, cho nên cũng không có chấp niệm quá lớn với di vật của Miêu Thành Dương.

Nghe vậy lúc này đi qua nhặt túi trữ vật của Miêu Thành Dương, sau khi phá tan cấm chế thấy bên trong cũng không có thứ gì đáng chú ý, liền tùy ý lấy một bình đan dược rồi giao cho người giám sát.

Đang định cáo từ, ánh mắt đảo qua Miêu Thành Dương trong vũng máu, không khỏi ngẩn ngơ.

Sao cảm giác thi thể đang hòa tan?

Chú ý tới ánh mắt của hắn, ngay lúc người giám sát đang kiểm tra thu hoạch lại khinh thường nói: "Đương nhiên sinh tử lôi đài cũng không thể lãng phí thời giờ, ngày nào cũng thôn phệ Cẩm Quần Tú Nhãn Ngư, cho dù hương vị có tốt cũng chán ngấy."

Bùi Lăng nghe vậy hơi híp mắt nhìn về phía lôi đài dưới chân, đã thấy tảng đá xanh to lớn an ổn như núi lại như là một vật chết, không có bất kỳ điều gì khác thường.

Tông môn âm phủ này!

Ngay cả lôi đài cũng quỷ quyệt như thế.

Bùi Lăng âm thầm lắc đầu, chắp tay với người giám sát lập tức thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , chạy về phía Thúy Lỗi sơn.

Đã giải quyết Miêu Thành Dương, sau đó hắn phải đối phó với Tô Chấn Hòa một trong ba vị chân truyền đệ tử!

Nhìn hắn rời đi, đệ tử vây xem xung quanh vẫn không giải tán, tiếng bàn tán càng cao vút: "Miêu Thành Dương lại thua! Hơn nữa Bùi mạch chủ chỉ dùng một đao! Một đao!"

"Trúc Cơ hậu kỳ... Nhanh như vậy đã là Trúc Cơ hậu kỳ! Bùi mạch chủ thật sự có tư chất ngút trời, đúng là tân huyết Thánh tông ta, kinh tài tuyệt diễm!"

"Chẳng trách Lệ chân truyền không có mặt, Bùi mạch chủ có thực lực thế này, giết Miêu Thành Dương cùng cảnh như giết gà, đối với Lệ chân truyền mà nói, đúng là không có gì đáng xem."

"Thật không biết Miêu Thành Dương điên rồi hay choáng váng, tại sao muốn trêu chọc Bùi mạch chủ?"

"Suỵt, lần này đúng là không phải Miêu Thành Dương chủ động gây chuyện. Nghe nói ngày đầu tiên Bùi mạch chủ nhập tông đã làm thịt Miêu Thành An đệ đệ ruột thịt của Miêu Thành Dương, còn nghiền xương hắn thành tro, cho nên Miêu Thành Dương mới muốn báo thù cho thân đệ!"

"Bùi mạch chủ sát tính quá nặng, Luyện Khí kỳ đã dám ra tay với Giám Sát điện chủ, anh em nhà họ Miêu đụng phải hắn thật sự không may."

"Thế nhưng, hiện tại mạch chủ một mạch Chiêu Xuyên trống chỗ, ngược lại cũng là một cơ hội..."

Sau một hồi lâu, rất nhiều nội môn đệ tử mới thỏa mãn rời khỏi sơn cốc, tin tức về trận chiến này cũng truyền bá ra.

...

Thúy Lỗi sơn.

Bùi Lăng trở lại động phủ, Miêu Thành Dương đã chết, hiện tại không có việc vặt khác cần xử lý, đúng lúc có thể tu luyện 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 .

Thế nhưng, với trình độ thiểu năng của hệ thống bây giờ, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ phần đề phòng.

Chương 579: Tặng miễn phí Kim Đan (2)

Nếu không có trời mới biết hệ thống sẽ tặng miễn phí cho hắn cái gì?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức rời khởi động phủ, trực tiếp đi ngoại môn Bách Bảo lâu.

Sau một khoảng thời gian, hắn lại trở về Thúy Lỗi sơn, trong túi trữ vật đã có thêm năm cái xiềng xích Phù khí.

Sau đó, Bùi Lăng tiến về phòng tu luyện, vẫn như trước kia, trước tiên để Ngọc Tuyết Chiếu trông coi ở ngoài cửa, một mình tiến vào trong phòng, lấy ra năm cái xiềng xích Phù khí kia từ trong túi trữ vật.

Những xiềng xích này đều dùng Nhiêm Lân thiết để chế tạo, đây là một loại thiết thạch thiên nhiên vẻ ngoài giống với vẩy lân, đặt ở dưới sắc trời có thể chiết xạ ra ánh sáng đặc biệt của sinh linh loại giáp xác. Tính chất của nó cứng rắn, mềm dẻo, cực kì kiên cố, là vật liệu luyện khí cực tốt.

Số xiềng xích này, ngoại trừ tính chất bản thân còn cần thủ pháp đúc khí thêm vào rất nhiều hiệu quả phong cấm, trói buộc, kiên cố.

Nếu không phải trong tay Bùi Lăng dư dả, thật sự không mua nổi một bộ xiềng xích này.

Vào lúc này, hắn cố định năm sợi xiềng xích trên tường và mặt đất trong phòng tu luyện trước, sau đó dùng sợi xiềng xích thứ nhất trói lại cánh tay trái của mình, lại dùng sợi thứ hai trói lại cánh tay phải của mình...

Sau một lát, năm sợi xiềng xích chia ra khóa tứ chi và thắt lưng của Bùi Lăng, hoàn toàn nhốt hắn ở trong phòng tu luyện.

Sau khi thử trình độ kiên cố của xiềng xích một chút, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu.

Hiện tại chỉ cần hắn chạy ra khỏi phòng tu luyện, những xiềng xích này có thể lập tức giữ chặt hắn.

Đương nhiên, với tu vi hiện tại của hắn, những xiềng xích cấp bậc Phù khí này chắc chắn không nhốt được hắn.

Nhưng đã đủ để cắt ngang hệ thống tu luyện.

Sau khi làm xong sự chuẩn bị, Bùi Lăng lại lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo ăn vào, cho đến khi thân thể không thể hấp thu, lúc này mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 !"

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần tu vi Kim Đan tiếp tục tu luyện, kiểm tra ra cần một đầu 'Pháp' ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ có được một đầu 'Pháp', kiểm tra ra ký chủ thiếu Kim Đan..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một viên Kim Đan..."

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng đen xì.

Hệ thống nhắc nhở tặng Kim Đan, chứ không phải tu luyện tới Kim Đan giúp hắn!

Hiện tại tu sĩ Kim Đan trong Trọng Minh tông, ngoại trừ thế hệ trước chỉ có năm người!

Trong đó ba người là mạch chủ thượng tam mạch xuất thân ba nhà, hai người còn lại, một người là chân truyền Chu Diệu Ly, một người là chân truyền Tô Chấn Hòa.

Nhìn từ đặc tính chỉ đưa thứ tốt nhất của hệ thống, chín phần chín tặng Kim Đan của Chu Diệu Ly hoặc là Tô Chấn Hòa!

Nghĩ vậy, dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng đã nhanh chóng lao ra bên ngoài phòng tu luyện!

Keng lang lang...

Ngay sau đó, năm sợi xiềng xích Phù khí đều bị lực lượng của Bùi Lăng kéo đứt!

Tiếng nhắc nhở của hệ thống kịp thời vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may mình đã chuẩn bị đầy đủ từ trước.

Nếu không lấy tu vi hiện tại của hắn, giết tới trước mặt Chu Diệu Ly hoặc là Tô Chấn Hòa, chẳng phải tới cửa chịu chết?

Cái hệ thống thiểu năng này, suýt nữa coi hắn là tài liệu tặng ra ngoài!

"Muốn luyện hóa 'Pháp', nhất định phải có Kim Đan. Xem ra, chỉ có thể chờ sau khi Kết Đan, lại tiến hành uỷ thác tu luyện 【 Dung 'Pháp' chi thuật 】 này." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng.

Ngay sau đó, hắn lại bố trí trong phòng tu luyện một lượt, bắt đầu uỷ thác tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mười ngày.

Một lần nữa hệ thống uỷ thác kết thúc, Bùi Lăng cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể càng hùng hậu nặng nề hơn trước kia, khẽ gật đầu.

Theo tốc độ tu luyện hiện tại, nhiều lắm là khoảng nửa năm, hắn có thể đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, chính thức chuẩn bị Kết Đan.

Đương nhiên, nếu giữa chừng Lệ sư tỷ lại đến cùng tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 với hắn, thậm chí không cần đến nửa năm...

Đáng tiếc, Lệ sư tỷ trở về trong tộc để chuẩn bị chính vị Thánh Nữ, cũng không biết lúc nào mới rảnh rỗi tìm đến hắn?

Bùi Lăng thầm suy nghĩ, mặc dù sư tỷ đối xử không tệ với mình, ra tay cũng rất hào phóng, nhưng đường đường là nam nhi cũng không thể vì có sư tỷ chiếu cố, lại không muốn phát triển.

Cũng phải biết mưu tính cho bản thân.

Hắn suy nghĩ đến tài nguyên trong tay mình, trong đó phần lớn phần thưởng Thi Đấu Ngoại Môn và quà tặng của Lệ sư tỷ đều là tài liệu cần thiết tự mình tu luyện, một số nhỏ không cần đến ví dụ như Chủng Ngọc Đan, Trúc Cơ Đan đủ loại, đều tính toán lâu dài giao cho u Dương Tiêm Tinh làm lớn mạnh một mạch Kiêm Tang.

Chương 580: Người của Kim gia tới

Thứ duy nhất có thể kiếm lấy ích lợi lâu dài, vẫn là phần bồi thường mà Lệ thị đòi Chu Diệu Ly cho hắn.

"Tiệm thuốc Vạn Hủy hải, thú trận Dạ Lai cốc, khoáng mạch Bác La sơn..." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Bây giờ Kim Tố Miên phụng mệnh Thân Xuân bế quan luyện đan, tạm thời không có người thích hợp tiếp nhận bên tiệm thuốc."

"Về phần thú trận Dạ Lai cốc, ngược lại có thể giao cho Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đi quản lý."

"Hai người này đều là đời sau thế gia, dù bản thân không có tài cán năng lực quản lý thú trận. Chắc gia tộc sau lưng bọn họ cũng sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này cho bọn họ."

"Đương nhiên, dù hai vị sư đệ này rất cung kính với ta. Nhưng tiền tài lay động lòng người!"

"Cho nên trước khi chính thức giao cho, ta phải tự mình tiến đến xem xét ba nơi này một lượt, biết đại khái quy mô và lợi nhuận của nó mới được."

"Nếu không, bọn họ chỉ lấy chút chỗ tốt thì cũng thôi, dù sao nước quá trong ắt không có cá."

"Nếu vắt sạch đến giọt cuối cùng, không phải đảo lộn vị trí chủ thứ sao?"

"Chỉ là..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhíu mày lại, "Trước đó ứng chiến Miêu Thành Dương, Tô Chấn Hòa đường đường là chân truyền lại tự mình đến xem! Có thể thấy bây giờ người này canh chừng ta chặt chẽ đến mức nào."

"Mặc dù có tộc nhân Lệ thị âm thầm bảo vệ ta, nhưng tốt nhất ta vẫn không nên mạo hiểm rời tông môn."

"Ngược lại khai thác khoáng mạch Bác La sơn cần Trịnh sư huynh đi giúp ta... Cũng không biết bây giờ Lệ sư tỷ về tông chưa..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng không tiếp tục uỷ thác tu luyện, mà đứng lên rời khỏi phòng tu luyện.

Vừa đi ra ngoài đã thấy Tiểu Từ canh giữ ở bên ngoài.

Vừa thấy hắn đã vội vàng đi lên bẩm báo: "Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều người tới, đã đợi rất lâu."

Bùi Lăng nhíu mày hỏi: "Ai tới?"

"Nói là người Kim gia tới tìm chủ nhân."

Nghe vậy, Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt, từ tốn nói: "Ta đã biết, bây giờ ta sẽ đi qua."

Sau một lát, hắn đến chính đường động phủ đã thấy rất nhiều thuộc hạ, đều là người một mạch Kiêm Tang.

u Dương Tiêm Tinh mặc quần áo tang vác hắc quan dẫn đầu, Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh cùng một đám đệ tử một mạch Kiêm Tang mà Bùi Lăng không quen thuộc nhưng từng đến bái kiến đều có mặt đông đủ!

Bùi Lăng ngẩn ngơ chợt nhìn về phía u Dương Tiêm Tinh.

u Dương Tiêm Tinh lập tức truyền âm giải thích: "Bùi sư đệ, lần này còn có Kim Tố Đài trung ngũ mạch đi cùng với Kim gia, một mạch Kiêm Tang ta không thể yếu về mặt khí thế! Hơn nữa, lần trước ngươi chém giết Miêu Thành Dương trên sinh tử lôi đài xong vẫn bế quan tu luyện, cũng nên gặp đệ tử bản mạch một chút."

Nghe vậy, Bùi Lăng bình tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức hiểu ý của u Dương Tiêm Tinh.

Lần này có rất nhiều người Kim gia đến đây!

Hơn nữa chắc chắn kẻ đến không có ý tốt.

Thế là, hắn nhanh chân đi đến chủ vị ngồi xuống.

Ngay sau đó, u Dương Tiêm Tinh dẫn đầu, rất nhiều đệ tử cùng nhau hành lễ: "Mạch chủ!"

Bùi Lăng gật đầu, đưa tay ra đỡ nói: "Không cần đa lễ, đều ngồi trước đi."

Tiếp theo, hắn nhìn Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh một chút, đang muốn để hai người này đi mời người Kim gia tiến vào, nhưng do dự một lúc vẫn nói với u Dương Tiêm Tinh: "u Dương sư tỷ, nhờ ngươi đi mời người Kim gia tiến vào."

"Vâng!" u Dương Tiêm Tinh lập tức đồng ý, quay người đi ra ngoài.

Không lâu sau, nàng dẫn một đám người nối đuôi nhau mà vào.

Trong những người này, người dẫn đầu là một mỹ phụ tóc mây tiêu nhan, vẻ ngoài xinh đẹp, nàng mặc hoa phục nghiêm trang, châu vây thúy quấn.

Sát sau lưng mỹ phụ là mấy tên nữ tử ăn mặc kiểu thị nữ, trong đó mơ hồ do một vú già mặc quần áo đơn giản cầm đầu. Vú già kia chải Bàn Hoàn kế gọn gàng, trên búi tóc chỉ cài một đóa trâm hoa đơn giản, vẻ ngoài bình thường, dáng vẻ kính cẩn nghe theo.

Ở vị trí sau đó mấy bước là Kim Tố Đài mạch chủ một mạch Thạch Kính.

Sau khi đi vào, u Dương Tiêm Tinh dẫn đầu giới thiệu: "Mạch chủ, vị này là Kim Tố Đài sư tỷ mạch chủ một mạch Thạch Kính."

Một mạch Thạch Kính là trung ngũ mạch, bàn về địa vị trong tông càng cao hơn một mạch Kiêm Tang.

Huống hồ việc đính hôn lần này, vốn là Bùi Lăng đuối lý, thế là hắn vội vàng đứng lên hành lễ: "Kim sư tỷ."

Kim Tố Đài hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, hiển nhiên tâm trạng không tốt nhưng vẫn miễn cưỡng giới thiệu mỹ phụ kia với hắn: "Bùi mạch chủ, đây là thẩm mẫu ta, cũng là mẫu thân của Tố Miên."

Mỹ phụ Tào thị kia thấy Bùi Lăng nhìn về phía mình, mỉm cười tự giới thiệu: "Bùi mạch chủ, thiếp thân Tào Tụy La, tiểu nữ Tố Miên nhiều lần được mạch chủ quan tâm. Thiếp thân thay mặt tiểu nữ vô cùng cảm kích!"

"Mạch chủ thiên tư tung hoành, tiền đồ vô lượng, hôm nay chúng ta đến đây cũng không dám làm phiền mạch chủ thanh tu quá lâu, vẫn nên nói thẳng việc chính đi."

"Được." Vốn Bùi Lăng còn định khách sáo một chút để tỏ ra áy náy, nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó lấy ra một phần khế đất và một túi trữ vật đầy thiên tài địa bảo cùng linh thạch, nhưng còn chưa kịp giải thích, đã thấy Tào Tụy La vung tay lên, rất nhiều thị nữ vú già bên cạnh lập tức lấy ra rất nhiều bảo vật quý hiếm từ trong túi trữ vật cạnh người!

Chương 581: Đại lễ của Lệ thị! (1)

Trong chốc lát, trong chính đường lớn như vậy tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc bảo khí tràn ra xung quanh, Ngọc Tuyết Chiếu ghé vào bên chân Bùi Lăng lập tức nâng đầu lên, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía đồ đạc trong tay đám người Kim thị tràn đầy khát vọng.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lúc này Tào Tụy La lại cướp trước nói: "Nghe nói mạch chủ đã Trúc Cơ hậu kỳ, trước đó không lâu lại chém giết tiền mạch chủ Chiêu Xuyên ngay trước mặt mọi người, chắc hẳn những ngày qua cũng có tâm đắc thu hoạch trên mặt tu luyện? Tu sĩ chúng ta nên để ý việc tu hành."

"Vì vậy, việc lễ đính hôn cũng không vội."

"Qua ít ngày nữa, chờ sau khi tu vi của mạch chủ vững chắc, lại hoàn thành điển lễ cũng không sao."

"Những thứ này là thiếp thân muốn cảm tạ mạch chủ quan tâm tiểu nữ, kính xin mạch chủ đừng ghét bỏ. Nếu mạch chủ còn thiếu cái gì, cứ nói ra là được."

Tào Tụy La mỉm cười từ ái, "Dù sao bây giờ tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách sáo."

Bùi Lăng nghe đến đây giật mình, xem ý này: Kim gia tưởng hắn nuốt lời vì lấy lui làm tiến, ngại tài nguyên không đủ nhiều?

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhíu mày lại, lắc đầu nói: "Phu nhân, ngài hiểu lầm..."

"Mạch chủ." Tào Tụy La thầm nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục nụ cười, phóng khoáng nói, "Lần này ta tự mình đến đây, ngoại trừ muốn cảm tạ mạch chủ, cũng là vì thứ mà mạch chủ đặc biệt nhắc đến vào vài ngày trước đó..."

Nàng nói xong, tự mình nhận lấy một cái bình ngọc từ trong tay vú già quần áo đơn giản, mỉm cười nói, "Mạch chủ, may mắn không làm nhục sứ mệnh, Hóa Hình Đan này là chúng ta đã phải tốn giá lớn, cuối cùng để phòng đấu giá bên Vạn Hủy hải đồng ý bỏ nó ra khỏi danh sách bán đấu giá, sớm bán ra ngoài."

Nghe vậy, Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly quyến rũ hẹp dài nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Bùi Lăng nghe vậy, chân mày càng nhíu chặt lại, hiện tại hắn có Cửu A Lệ thị làm chỗ dựa, cũng không thiếu chút tài nguyên đó của Kim gia!

Huống chi, Hóa Hình Đan này là thứ mà Ngọc Tuyết Chiếu muốn, lại không phải vật phẩm mà hắn cần gấp.

Nhưng không đợi hắn mở miệng từ chối, Tào Tụy La như nhìn ra suy nghĩ của hắn, đột nhiên truyền âm nói: "Bùi mạch chủ, nếu ngươi cảm thấy những thứ này còn chưa đủ... Ta để Kim Đài và Tố Miên cùng nhau hầu hạ bên cạnh ngươi thì như thế nào?"

Tỷ muội lại cùng bay?

Trong lòng Bùi Lăng nóng lên, suýt nữa thấy sắc mờ mắt.

Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lý trí, giận tái mặt nói: "Phu nhân nói xong chưa? Nói xong, kính xin nghe ta giải thích: Việc lần này là con Hồ Yêu huyết khế kia của ta tự tiện quyết định, không phải ý của Bùi Lăng ta."

"Việc chung thân đại sự không thể đùa giỡn!"

"Kính xin phu nhân thứ cho ta khó mà nghe theo."

Thấy nhà mình đã ăn nói khép nép như thế, Bùi Lăng vẫn một câu từ chối, Kim Tố Đài đã sớm đầy một bụng lửa.

Lúc Bùi Lăng này còn ở ngoại môn đã quấn lấy phượng hoàng nhi của Kim gia bọn họ đủ kiểu, thậm chí còn tung tin đồn nhảm bẩn thỉu với Kim Tố Miên, cho đến nay vẫn không ngừng có tin đồn ở ngoại môn. Bây giờ đoạt được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, lại làm mạch chủ Kiêm Tang, đã muốn trở mặt không quen biết!

Đúng là tên khốn thay lòng đổi dạ!

Nàng lập tức giận dữ nói: "Bùi Lăng! Cho dù ngươi là mạch chủ Kiêm Tang, Kim gia ta cũng không phải người dễ bắt nạt! Nếu ngươi thật sự muốn hối hôn, vậy một trận quyết sinh tử trên sinh tử lôi đài với ta!"

Tào Tụy La nghe vậy cau mày, lập tức ngăn cản nàng, khẽ trách mắng: "Không được phép làm loạn!"

Chợt xoay người lại, cười nói với Bùi Lăng, "Bùi mạch chủ, không bằng thế này đi, ngươi lại suy nghĩ một chút, chờ sau khi Tố Miên bế quan xong đi ra, hai người các ngươi gặp mặt, chúng ta lại bàn bạc thì thế nào?"

Thấy nàng nhượng bộ từng bước như thế, gần như bày ra dáng vẻ muốn gì cứ lấy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, chắc chắn Kim gia có việc muốn nhờ vả mình.

Nếu không dù như thế nào, cũng không cần thiết bỏ ra tiền vốn lớn như vậy ở trên người hắn.

Càng không nói đến việc nói ra câu để hai tỷ muội xuất sắc nhất trong thế hệ này của Kim gia cùng hầu hạ Bùi Lăng.

Thế là, Bùi Lăng dứt khoát nói: "Nếu phu nhân có tính toán gì, không ngại nói thẳng. Chỉ cần Bùi Lăng ta có thể làm được, nhất định cố gắng hết sức!"

"Bùi mạch chủ tuổi trẻ tài cao, lại có duyên phận với tiểu nữ." Ánh mắt Tào Tụy La dao động, cười khẽ, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ thưởng thức, "Kim gia ta chỉ muốn hoàn thành chuyện tốt kết thông gia với mạch chủ mà thôi."

Thứ mà Kim gia muốn mưu đồ là cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp do Bùi Lăng đoạt được, còn hiến cho Lệ chân truyền ngay trước mặt mọi người!

Tuyệt đối không thể nói ra chuyện này ngay bây giờ.

Nếu không, dù Bùi Lăng đồng ý, Cửu A Lệ thị, Phù Quang Tư Hồng thị và Chẩm Thạch Tô thị cũng không thể cho phép!

Đến lúc đó, chắc chắn yêu cầu này sẽ trở thành bùa đòi mạng của Kim gia.

Cho nên, phải đi từng bước một.

Trước tiên kín đáo đưa nữ hài tử nhà mình cho Bùi Lăng.

Đợi sau khi có hài tử...

Rất nhiều việc không tiện mở miệng cũng trở nên thuận tiện mở miệng; rất nhiều việc liên lụy rất nhiều người cũng trở thành việc trong nhà.

...

Chương 582: Đại lễ của Lệ thị! (2)

Ngay lúc đôi bên thăm dò lẫn nhau, một đám mây chầm chậm hạ xuống bên ngoài Thúy Lỗi sơn.

Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca một trước một sau đi xuống đám mây.

"Đi tìm Bùi Lăng trước." Lệ Vô Mị vung ống tay áo dài, thản nhiên phân phó.

Lệ Hàn Ca nhẹ gật đầu, chợt tiếc nuối nói: "Đáng tiếc bây giờ Bùi Lăng chưa Kết Đan, nếu không hắn cũng có thể tham gia lần đại điển Thánh Nữ này của Liệp Nguyệt tỷ, có thể tăng thêm kiến thức."

"Ha ha..." Lệ Vô Mị mỉm cười, lại lắc đầu nói, "Dù hắn đã Kết Đan, trong tộc cũng không cho phép hắn tham gia điển lễ. Dù sao, hắn là đối tượng mà sau này trong tộc sẽ nâng đỡ làm Thánh Tử, sao có thể bại lộ nội tình nhanh như vậy?"

Lệ Hàn Ca khẽ giật mình, gật đầu nói: "Đúng là nên như thế, là ta cân nhắc không chu đáo."

Lúc hai người nói chuyện đã đi tới trước động phủ Thúy Lỗi sơn.

Lệ Hàn Ca lập tức lấy ra Truyền m Phù, truyền âm cho Bùi Lăng: "Bùi sư đệ, ta và Thập Ngũ thúc đang ở bên ngoài động phủ của ngươi, có thứ muốn cho ngươi."

...

Bầu không khí trong động phủ Thúy Lỗi sơn dần lạnh lẽo căng thẳng.

Mặc dù Tào Tụy La cản lại Kim Tố Đài kêu đánh kêu giết, Bùi Lăng cũng muốn đưa đủ loại đền bù cho Kim gia, nhưng Tào Tụy La cắn chặt chỉ chấp nhận việc hắn và Kim Tố Miên kết làm đạo lữ, cuộc đàm phán của hai bên khỏi tránh khỏi đi đến hướng rạn nứt.

Ngay lúc Bùi Lăng đang nghĩ trăm phương ngàn kế điều tra ý đồ thật sự của Tào Tụy La, chợt thấy Truyền m Phù trong túi trữ vật hơi lay động.

Hắn tạm thời dừng nói chuyện, lấy phù lục ra thôi động, bên trong lập tức truyền ra giọng của Lệ Hàn Ca: "Bùi sư đệ, ta và Thập Ngũ thúc đang ở bên ngoài động phủ của ngươi, có thứ muốn cho ngươi."

Bùi Lăng nghe vậy lại càng cau mày chặt hơn.

Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca đến đúng lúc này, cũng không phải chuyện gì tốt với hắn!

Chỉ là, hai vị này đều là tộc nhân Lệ thị, hắn cũng không dám để bọn họ chờ ở bên ngoài.

Lập tức nói với u Dương Tiêm Tinh: "u Dương sư tỷ, nhờ ngươi thay ta đón Lệ Vô Mị tiền bối và Lệ Hàn Ca sư tỷ vào đây."

Nghe được tên Lệ Vô Mị, sắc mặt Tào Tụy La hơi thay đổi.

Bùi Lăng lại đã bấu víu quan hệ với tộc lão Cửu A Lệ thị rồi sao?

Cùng lúc đó, u Dương Tiêm Tinh và đệ tử một mạch Kiêm Tang cũng rất hoảng sợ.

Lúc trước Trịnh Kinh Sơn làm mạch chủ Kiêm Tang, mặc dù lấy danh nghĩa là phụ tá đắc lực của Lệ Liệp Nguyệt thiên kiêu Cửu A Lệ thị, nhưng trên thực tế chỉ là hư danh mà thôi.

Những việc mà Trịnh Kinh Sơn gặp phải đều rất khó nhận được sự ủng hộ của Lệ thị, càng không nói đến đám người bọn họ, có thể nói nhiều năm qua ngoại trừ thỉnh thoảng có thể gặp Lệ Liệp Nguyệt một lần, căn bản chưa từng thấy tộc nhân khác của Cửu A Lệ thị!

Bây giờ, vị Bùi mạch chủ này mới tiền nhiệm bao lâu?

Đã có tộc nhân Lệ thị tự mình đến đây tặng quà?

Trong chốc lát, ánh mắt đám người nhìn về phía Bùi Lăng lập tức tràn đầy ngạc nhiên và kính sợ.

Nghe đồn xuất thân của vị này cực kỳ hàn vi, kém xa tân nhiệm mạch chủ Trịnh Kinh Sơn, thủ đoạn lòng dạ càng thâm trầm cay độc hơn trong tưởng tượng!

"Vâng!" Sau khi u Dương Tiêm Tinh kịp phản ứng vội vàng đáp lời, nhanh chóng chạy ra khỏi chính đường.

Không lâu sau, nàng cẩn thận theo Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca đi vào bên trong.

Lúc này Bùi Lăng cũng đi xuống từ chủ vị, nghênh đón hành lễ nói: "Lệ tiền bối, Hàn Ca sư tỷ."

Hai người Lệ thị thấy xung quanh có rất nhiều người, cũng không coi ra gì.

Dù sao lấy thân phận của bọn họ, việc nhiều người nhìn chằm chằm đã là chuyện thường ngày.

Lúc này, Lệ Vô Mị vượt qua đám người Kim gia, đi đến chỗ cách Bùi Lăng không xa, đánh giá vị nhân tài mới nổi đã thông qua thử thách của Lệ thị này, trong mắt đều là vẻ khen ngợi.

"Bùi Lăng, con đường tu luyện khi nắm khi buông, bây giờ ngươi tạm thời không thiếu tài nguyên tu luyện, Lệ thị ta đã chuẩn bị cho ngươi mấy thứ giải buồn." Lệ Vô Mị nói, ống tay áo vung lên, trên khoảng đất trống ở chính đường lập tức xuất hiện ba bộ băng quan vẫn bốc lên hàn khí.

Trong mỗi một bộ trong quan tài đều chứa một nữ thi vẻ ngoài tuyệt thế, quần áo hoa lệ tinh tế.

Không đợi Bùi Lăng phản ứng, Lệ Vô Mị đã đắc ý mở miệng giới thiệu nói, "Bộ bên trái này, khi còn sống có tu vi Kết Đan kỳ, thể chất của nàng đặc thù là lô đỉnh thượng giai; bộ bên phải, khi còn sống có tu vi Nguyên Anh kỳ, nàng chủ tu công pháp tính chất thuần âm, rất thích hợp để thải bổ."

"Về phần bộ ở giữa..."

Hắn ta mỉm cười, "Mặc dù khi còn sống chỉ có tu vi Kết Đan kỳ, cũng không phải thể chất đặc thù, nhưng đây là đệ tử đích truyền Tố Chân Thiên!"

"Ba bộ nữ thi này đều đã được thanh trừ thi khí và tử khí trong đó, hiện tại đã không thể luyện chế thành thi khôi, chỉ có thể để song tu."

"Cũng không cần phải lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì."

"Hai bộ trái phải này, ta đã lệnh cho người dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế qua, lúc bắt đầu song tu sẽ không hề khác người sống, thậm chí càng tươi đẹp hơn!"

"Nhưng vì không biết cụ thể sở thích của ngươi, một bộ Tố Chân Thiên này lại không xử lý bất kỳ thứ gì, sau này ngươi có thể tự xử trí."

Chương 583: Không lấy chồng! (1)

Lúc Lệ Vô Mị nói lời này, thản nhiên tự nhiên không hề có ý kiêng dè người bên ngoài.

Dù sao, theo bọn họ nghĩ, điều đó căn bản không cần thiết!

Lúc ấy Bùi Lăng đã không coi ai ra gì muốn song tu với nữ thi ngay trước mặt ba phe Chu gia, Tư Hồng thị và Lệ thị, có thể thấy trong quan niệm của vị thiên kiêu mới lên này, chuyện này vốn chuyện vô cùng đương nhiên cũng như ăn cơm uống nước vậy.

Với loại Ma tử bẩm sinh muốn làm gì thì làm thế này, nếu bọn họ nói năng lén lút, né tránh, ngược lại sẽ khiến đối phương hiểu lầm, cho rằng Lệ thị bọn họ cũng khinh thường sở thích đặc biệt của hắn như những lão cổ hủ thông thái rởm kia.

Cửu A Lệ thị bọn họ cũng không phải gia tộc nhỏ chưa từng thấy việc đời, đã quyết định muốn lung lạc Bùi Lăng để dùng cho mình, đương nhiên sẽ không keo kiệt ở phương diện này khiến đối phương cảm thấy không vui.

Cho nên, Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca đường đường chính chính đưa nữ thi tới, đương nhiên cũng sẽ đường đường chính chính cẩn thận giới thiệu với Bùi Lăng, chỉ có làm vậy mới có thể khiến Bùi Lăng hiểu rõ, đối với Cửu A Lệ thị, chỉ cần hắn có đủ thiên phú và giá trị, chỉ là chút sở thích này cũng là việc bình thường, không ai cảm thấy hắn là là người kỳ dị!

Bùi Lăng nghe thấy vậy tê cả da đầu!

Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca lại đặc biệt tới đưa ba bộ nữ thi cho hắn?

Thủ sát!

Hệ thống thiểu năng!

Hắn muốn nữ thi có tác dụng gì? Nếu để Lệ sư tỷ biết được việc này...

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng đang ngây người, cả đám người Kim gia đều thay đổi sắc mặt!

Lấy nữ thi ra để giải buồn?

Nữ thi làm lô đỉnh?

Thải bổ nữ thi?

Song tu cùng nữ thi?

Vị Bùi mạch chủ này lại không thích người sống, mà là nữ thi!

Thì ra là thế! Thì ra là thế!

Phượng hoàng nhi Kim gia bọn họ, bàn về sắc đẹp, tuy tu sĩ đời sau đều có vè ngoài xuất chúng, nhưng Kim Tố Miên lông mày như núi xa, mắt như sao lạnh, từ bé đã nổi tiếng có vẻ ngoài xinh đẹp, được công nhận là đệ nhất mỹ nhân ngoại môn trong năm nay;

Bàn về tài hoa, còn nhỏ đã phát hiện có thiên phú ở phương diện luyện đan, thật sự trở thành luyện đan sư hàng đầu trong thế hệ trẻ ngoại môn, từ rất sớm đã đạt được sự công nhận của nội môn trưởng lão Thân Xuân, vừa vào nội môn đã bái nhập môn hạ Thân Xuân, trở thành đệ tử nhập thất;

Bàn về tu vi, mặc dù bị luyện đan chậm trễ không ít thời gian tu luyện, nhưng cũng một lần giết vào tuyển chọn Nam Vực, cho dù không thể so sánh với hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn là Bùi Lăng, tuy nhiên vẫn vượt xa rất nhiều đệ tử cùng tuổi.

Lại thêm thân phận đích nữ Kim gia... Nói là nữ tu được nam tu thế hệ tuổi trẻ mong muốn kết làm đạo lữ nhất cũng không đủ!

Kim Tố Miên xinh đẹp như thế, xuất thân như thế, tư chất như thế, dưới tình huống bình thường, đối với loại thiếu niên huyết khí phương cương như Bùi Lăng, dù có là thiên tài, sao có thể không động tâm?

Nếu thật sự vô ý, lúc trước ở ngoại môn, cần gì phải sử dụng thủ đoạn tung tin đồn nhảm khắp nơi, khiến tên tuổi của mình và Kim Tố Miên có liên quan đến nhau?

Lúc ở ngoại môn, Bùi Lăng chủ động tiếp cận Kim Tố Miên như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Sau khi tiến vào nội môn đầu quân vào Lệ thị, về tình về lý đều có tư cách làm rể hiền của Kim gia bọn họ, lúc này Bùi Lăng lại bắt đầu làm khó dễ!

Thậm chí hành động lời nói thường ngày đều như không có chút hứng thú nào với Kim Tố Miên.

Vốn còn tưởng hắn muốn treo giá, lấy càng nhiều lợi ích từ Kim gia.

Bây giờ xem ra, là vì Bùi Lăng luôn nhìn trúng thi thể của Kim Tố Miên!

Lúc ở ngoại môn, địa vị hai bên chênh lệch khá xa, nếu không bày ra vẻ mặt dày mày dạn sẽ không có cơ hội tiếp cận Kim Tố Miên! Nhưng sau khi tiến vào nội môn lại có Lệ thị làm chỗ dựa, Bùi Lăng đã có thể trực tiếp ra tay với Kim Tố Miên... Lúc này, đương nhiên phải phủi sạch quan hệ, để dễ bề thoát thân sau đó!

Nghĩ đến đây, đám người Tào Tụy La không khỏi không rét mà run: Ma tử trời sinh!

Đây đúng là Ma tử trong Ma tử!

Chỉ thích đạo lữ đã chết!

Nghĩ tới đây, Tào Tụy La vội vàng truyền âm nói: "Bùi mạch chủ, Kim gia ta không cần rất nhiều trân bảo tài nguyên mà trước đó ta đã tặng cho ngươi! Mạch chủ đã không muốn thành hôn với Tố Miên, kinh xin giơ cao đánh khẽ, trả lại hôn thư cho Kim gia ta."

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu, truyền âm nói: "Mang hôn thư của Kim gia tới."

Ngọc Tuyết Chiếu giật mình, tờ giấy rách kia?

Sau khi nó ký xong đã tiện tay quăng ra, hình như đã ném ở nơi nào đó?

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, đương nhiên Ngọc Tuyết Chiếu sẽ không trực tiếp nói như vậy, mà truyền âm trả lời: "Ta đi tìm một chút."

Ngay sau đó, bốn chân của nó chạy đi thật nhanh, biến mất như một làn khói.

Vào lúc này, Lệ Vô Mị nhận ra sắc mặt Bùi Lăng hơi xấu, trong lòng cũng thấy nghi ngờ, liền hỏi: "Bùi Lăng, ngươi cảm thấy ba bộ nữ thi quá ít sao?"

"Không có!" Bùi Lăng kiên trì gượng cười nói, "Đa tạ Lệ tiền bối, ba bộ đã đủ, đã đủ..."

Trên thực tế, hắn rất muốn nói cho đối phương biết, mình căn bản không thích nữ thi gì đó!

Chương 584: Không lấy chồng! (2)

Nhưng không thể nói lời thế này ngay trước mặt Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca.

Tộc lão Cửu A Lệ thị tự mình dẫn theo hậu bối Kết Đan trong tộc tặng lễ cho một vãn bối chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ như hắn, có thể nói đã cho đủ Bùi Lăng mặt mũi!

Hơn nữa tặng ba bộ nữ thi còn là đối phương cố ý "ném chỗ tốt cho hắn", đặc biệt tốn thời gian, tốn tâm tư chuẩn bị đại lễ!

Đây là sự coi trọng của Cửu A Lệ thị với hắn!

Bởi vậy, mặc kệ Bùi Lăng có suy nghĩ gì với ba bộ nữ thi này, chắc chắn đều phải nói thích.

Đây không chỉ khiếp sợ với sự cường đại của Lệ thị, cũng là vì đây là đạo lí đối nhân xử thế cơ bản nhất!

Sau đó Bùi Lăng có thể tự mình đi giải thích với Lệ sư tỷ, còn lúc này cũng không thể từ chối ý tốt của Cửu A Lệ thị.

Cho nên, hắn che giấu lương tâm khen ngợi ba bộ nữ thi vài câu, lại thu ba bộ băng quan vô cùng trân quý ngay trước mặt hai người Lệ thị, lần nữa nói tạ.

Thấy thế, Lệ Vô Mị hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý liếc nhìn đám người Kim gia, vừa cười vừa nói: "Chỗ ngươi còn có chuyện, vậy chúng ta cũng không làm phiền."

"Liệp Nguyệt còn ở trong tộc, nàng đã chuẩn bị sẵn đồ cần thiết cho ngươi Kết Đan."

"Ngoài ra, nếu sau này ngươi cảm thấy nữ thi không đủ, có thể liên hệ với Hàn Ca bất cứ lúc nào."

Nói xong, Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thấy bọn họ đã rời đi nhưng Bùi Lăng vẫn chưa lấy ra hôn thư, Tào Tụy La lập tức nóng nảy!

Kim Tố Miên không chỉ là cốt nhục thân sinh duy nhất của nàng, còn là phượng hoàng nhi của thế hệ này Kim gia, thiên phú tài tình đều vượt xa đám huynh đệ tỷ muội, ngay cả lão tổ Kim gia cũng gửi gắm kỳ vọng với nàng.

Nếu không phải vì Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, Kim gia quyết không chịu coi nàng làm thẻ đánh cược.

Dù trước đó trong tộc nghĩ trăm phương ngàn kế kín đáo đưa nàng cho Bùi Lăng, nhưng điều này cũng không chậm trễ Kim Tố Miên tiếp tục anh dũng tiến lên trên mặt luyện đan!

Nhưng cho đến bây giờ cũng không ngờ, chỉ có người chết mới có thể làm đạo lữ của Bùi Lăng!

Càng quan trọng hơn là, kế hoạch Kim gia là để Kim Tố Miên sinh hạ dòng dõi cho Bùi Lăng, sau khi có chung huyết mạch làm ràng buộc sẽ bàn lại việc chính.

Nhưng bây giờ, Bùi mạch chủ này muốn thi thể của Kim Tố Miên!

Tử thi sao sinh dưỡng được?

Hiện tại, kế hoạch dùng sắc đẹp mở đường của Kim gia đã hoàn toàn thất bại.

Dù tư chất thiên phú của Kim Tố Miên không bằng Bùi Lăng, cũng là đệ tử nhập thất của Thân Xuân, vẫn có thể làm rạng rỡ thêm vinh dự cho gia tộc.

Dù sao cũng tốt hơn làm nữ thi song tu với Bùi Lăng!

Bây giờ Bùi Lăng có Cửu A Lệ thị chỗ dựa, nhìn thái độ của Lệ Vô Mị, hiển nhiên cực kỳ coi trọng nhân tài mới nổi này.

Một khi để hắn ta biết Bùi Lăng đã sớm coi trọng thi thể Kim Tố Miên...

Nghĩ đến đây, Tào Tụy La không nhịn được hơi run rẩy, chợt truyền âm nói: "Bùi mạch chủ, tất cả mọi thứ bao gồm Hóa Hình Đan mà hôm nay chúng ta mang tới, đều cho ngươi hết! Chỉ cần ngươi chịu trả lại hôn thư, chuyện gì cũng dễ nói!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, đang muốn trả lời, lúc này Ngọc Tuyết Chiếu đã ngậm một phần hôn thư chạy tới.

Vù!

Không đợi bất kỳ kẻ nào kịp phản ứng, Tào Tụy La đưa tay chộp một cái, lập tức cướp hôn thư đến tay. Sau đó nhanh chóng liếc nhìn xác định đây là phần hôn thư mà đôi bên cùng ký tên, nàng "xoạt xoạt xoạt" mấy lần đã xé rách hôn thư thành từng mảnh, sau đó vẫn chưa yên tâm, trong lòng bàn tay nhảy lên một luồng hỏa diễm, đốt sạch nó không thừa cả tro!

"Bùi mạch chủ, làm phiền!" Giải quyết xong hôn thư, Tào Tụy La không hề do dự đặt Hóa Hình Đan và đủ loại vật phẩm xuống, không quay đầu lại dẫn theo đám người Kim gia nhanh chóng rời đi.

Rời khỏi Thúy Lỗi sơn, Kim Tố Đài hơi không cam lòng nói: "Thẩm mẫu, có phải Kim gia chúng ta để lại quá nhiều đồ vật rồi không?"

Sắc mặt Tào Tụy La âm trầm, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Dùng để mua mạng Tố Miên, một chút cũng không nhiều!"

"Thật không ngờ, Bùi mạch chủ này lại có sở thích như thế!"

Khuôn mặt nàng lạnh lùng, trầm giọng nói, "Cũng may, mặc dù người này vô cùng ma tính, cuối cùng vẫn có chừng mực! Lúc trước hắn vẫn không đồng ý đính hôn với Tố Miên, xem ra cũng không muốn hoàn toàn đắc tội Kim gia ta."

"Hiện tại Kim gia chúng ta cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, lại hủy hôn thư, coi như bỏ qua chuyện này."

"Về sau không được nhắc đến nữa!"

"Càng không thể nói ra trước mặt Tố Miên!"

Nói đến chỗ này, nàng hơi suy nghĩ, lại dặn dò Kim Tố Đài, "Còn có, không thể để Tố Miên tiếp tục ở lại một mạch Kiêm Tang nữa, nghĩ cách để nàng đến một mạch Thạch Kính của ngươi, từ nay về sau không được để Bùi Lăng gặp lại nàng!"

Nghe vậy, Kim Tố Đài cũng tỏ ra nghiêm nghị, không thích người sống, chỉ thích nữ thi... Sau khi biết bản tính của Bùi Lăng này, ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ nổi da gà, đúng vậy, để đường muội ở lại một mạch Kiêm Tang, thật sự quá nguy hiểm!

Nàng vội vàng đồng ý: "Vâng!"

Trong động phủ Thúy Lỗi sơn.

Nhìn đám người Kim gia rời đi, Bùi Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng đã giải quyết xong việc Kim gia!

Chương 585: Ba bộ nữ thi

Nhưng bây giờ việc rắc rối hơn là, tiếp theo phải giải thích với Lệ sư tỷ thế nào về việc Lệ Vô Mị đưa tới ba bộ nữ thi này?

"Bùi sư đệ, ngươi... Ngươi rất thích nữ thi?" Đúng vào lúc này, u Dương Tiêm Tinh đột nhiên truyền âm hỏi.

Trong giọng nói của nàng lộ ra sự do dự và lo lắng rất rõ ràng.

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, vội vàng truyền âm nói: "Sư tỷ, đây đều là hiểu lầm. Nhưng Cửu A Lệ thị tự mình tặng lễ tới, ta từ chối trước mắt bao người thì bất kính, cũng chỉ có thể nhận lấy trước."

u Dương Tiêm Tinh nghe lời này mới thầm thở phào.

Dù sao, đúng lúc trong hắc quan sau lưng nàng lại có một bộ nữ thi xinh đẹp...

Hơn nữa trước đó Bùi sư đệ còn gặp được bộ nữ thi này!

May mắn đây là một hiểu lầm...

Sau đó, dưới sự ám chỉ của u Dương Tiêm Tinh, Bùi Lăng trở lại chủ vị, rất miễn cưỡng nói chuyện với đệ tử một mạch Kiêm Tang một lúc, thấy thời gian đã gần đủ rồi mới lấy lý do có việc để đám người rời đi.

Chờ người ngoài đều đi hết, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức tiến đến trước mặt Bùi Lăng, vừa lấy lòng vừa làm nũng nói: "Chủ nhân, Hóa Hình Đan..."

Bùi Lăng quay đầu, lạnh lùng nhìn nó.

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức chột dạ, con mắt đảo lòng vòng, vội vàng nằm xuống làm đệm cho hắn.

"Từ giờ trở đi, ngươi cứ ngụy trang thành ta." Bùi Lăng không có ý đạp lên, mà bình tĩnh phân phó, "Mỗi ngày đều triệu kiến một hai đệ tử Kiêm Tang đến động phủ, nhưng không thể rời khỏi động phủ nửa bước!"

"Không phải đệ tử bản mạch, cố gắng không gặp."

"Tóm lại, phải để tất cả mọi người đều cho rằng, ta vẫn luôn ở trong tông."

"Bây giờ ta có rất nhiều thiên tài địa bảo đã dùng không hết, sẽ để lại một phần cho ngươi."

"Đừng có gây thêm chuyện gì cho ta nữa!"

"Ngươi làm tốt việc lần này, tất nhiên sẽ có ban thưởng."

"Nếu không, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lấy được Hóa Hình Đan!"

Nghe đến đó, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức phe phẩy cái đuôi bảo đảm: "Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề!"

Bùi Lăng thản nhiên nhẹ gật đầu.

Lần này Ngọc Tuyết Chiếu tự tiện quyết định tạo cho hắn rắc rối như thế, sở dĩ hắn chỉ trừng phạt nhỏ, ngoại trừ vẫn nhớ Hồ Yêu này đã dốc sức trong lúc mình Thiên Đạo Trúc Cơ, cũng cân nhắc một thời gian ngắn nữa mình sẽ phải rời khỏi tông môn một chuyến, lại không muốn để bên Tô Chấn Hòa phát hiện.

Vốn còn đang suy nghĩ sách lược, việc Ngọc Tuyết Chiếu giả mạo lại cho hắn một sự nhắc nhở.

Thế nhưng, tính tình Hồ Yêu này hoạt bát, thường xuyên tự cho là thông minh.

Mặc dù nó đã đồng ý rõ ràng, Bùi Lăng lại không yên tâm lắm.

Trước khi Lệ sư tỷ về tông, hắn phải cẩn thận quan sát một chút.

Nếu Ngọc Tuyết Chiếu diễn đủ giống, vậy sau này hắn rời tông môn cũng không cần chú ý cẩn thận như bây giờ.

Suy nghĩ kế hoạch của mình một lượt, Bùi Lăng đứng lên trở về phòng tu luyện.

Phòng tu luyện này cực kỳ rộng rãi, sau khi Bùi Lăng đi vào bên trong, lập tức lấy ra ba bộ băng quan, chỉ thấy trong hàn khí bốn phía, hàng mi dài của ba tên nữ tu buông xuống, mắt đẹp hơi khép, hai tay xếp chồng lên đặt ở bụng dưới, yên tĩnh nằm trong quan tài.

Thậm chí bên trong quan tài băng còn trưng bày không ít hoa tươi châu ngọc để tô điểm.

Ba người có vẻ ngoài trang phục không giống nhau, yến sấu hoàn phì, mỗi người mỗi vẻ, đều có thể gọi là vẻ ngoài như hoa, bên cạnh người có hoa cỏ châu ngọc làm nền, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp.

Tình cảnh này có một vẻ đẹp kỳ quái mà người thường không thể thưởng thức được.

Bởi vì Lệ thị đã dùng thủ pháp đặc biệt xử lý, mặc dù không biết bọn họ chết bao lâu, thoạt nhìn chỉ như đang ngủ say, tóc đen mềm mại, hai gò má hồng nhuận, làn da vẫn hiện ra tia sáng nhàn nhạt. Nếu không phải lồng ngực không hề chập trùng, sẽ không thể nhận ra đây chỉ là thi thể.

Chỉ có điều, Bùi Lăng cũng không có hứng thú với nữ thi, ánh mắt đánh giá các nàng bình tĩnh thản nhiên, không có chút dao động nào.

Chắc chắn hắn sẽ không song tu với ba bộ nữ thi này.

Nhưng xác Kết Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ rất trân quý, đã tới tay, đương nhiên hắn cũng không thể trực tiếp ném đi.

"Đáng tiếc, Lệ thị đã thanh trừ thi khí và tử khí trong thi thể." Trong lòng Bùi Lăng hơi tiếc nuối, "Bây giờ ba bộ thi thể này đã không thể luyện chế thành thi khôi. Nếu không ta chỉ cần đi tìm một môn luyện thi chi pháp, sau khi dùng hệ thống uỷ thác tu luyện sẽ có thêm một lá bài tẩy."

"Thế nhưng... Dù không thể luyện chế thành thi khôi, ba bộ thi thể này cũng sẽ có tác dụng lớn..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 .

Lúc trước hắn muốn uỷ thác tu luyện môn thuật pháp này, nhưng vì thiếu Kim Đan nên chưa thể thành công.

Nhưng bây giờ ba bộ nữ thi này, thực lực kém nhất cũng là Kết Đan kỳ!

Trong đó một tên Kết Đan kỳ, còn là nữ tu Tố Chân Thiên ngang vai ngang vế ở Trọng Minh tông!

Chỉ cần có bất kỳ một bộ nữ thi nào có được Kim Đan tam phẩm trở lên, hắn có thể sử dụng hệ thống uỷ thác luyện hóa "Pháp" .

Đương nhiên, Kim Đan tam phẩm trở lên cực kỳ hiếm có, dù ở trong Trọng Minh tông, ngoại trừ tu sĩ thế hệ trước, hiện tại cũng chỉ có sáu vị Kim Đan...

Chương 586: Hồ sơ Lệ thị (1)

"Xác suất trong ba bộ nữ thi này có được Kim Đan rất thấp. Nhưng lấy địa vị của Cửu A Lệ thị, lại là tộc lão tự mình ra tay, chắc chắn tặng đồ sẽ không kém, cho nên cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng."

"Chỉ là bây giờ tu vi của ta không cao, lấy thủ đoạn của mình không thể kiểm tra ra ba bộ nữ thi này đan thành mấy phẩm."

"Nếu dùng hệ thống..."

"Hệ thống thiểu năng này chỉ đưa thứ tốt nhất!"

"Dù ba bộ nữ thi này đều là Kim Đan, bây giờ ta đang ở trong nội môn Trọng Minh tông, chỉ sợ hệ thống muốn tặng, không phải Tô Chấn Hòa cũng là Chu Diệu Ly."

"Thậm chí sau khi Lệ sư tỷ về tông, sẽ trực tiếp tặng Lệ sư tỷ..."

"Nếu không cũng là Kim Đan đỉnh phong thế hệ trước!"

"Điều này quá mạo hiểm."

"Phải đợi!"

"Chờ sau khi Lệ sư tỷ về tông, để nàng phái U Hồn thị nữ bảo vệ ta, sau đó rời khỏi tông môn đến nơi xa một chút, lại nghĩ đến việc hệ thống uỷ thác..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đưa tay lấy ra phù lục. Đây là Truyền m Phù mà lúc trước hai người chia xa, Lệ Liệp Nguyệt cố ý đưa cho hắn.

Lúc này, sau khi thôi động, giọng nói của Lệ Liệp Nguyệt lập tức truyền ra từ đó: "Chuyện gì?"

"Lệ sư tỷ, ngươi... Khoảng lúc nào về tông?" Bùi Lăng hơi do dự hỏi.

Hiện tại, mặc kệ hắn luyện hóa "Pháp", hay là đi tiếp quản ba khu tài nguyên mà Chu Diệu Ly bồi thường cho hắn, tốt nhất nên chờ Lệ sư tỷ về tông rồi lại nói.

Nhưng bây giờ Lệ sư tỷ đang chuẩn bị việc tấn thăng Thánh Nữ, hắn không nhịn được lo lắng sẽ làm phiền đối phương.

Giọng nói trong Truyền m Phù không hề do dự, nhanh chóng trả lời: "Nhiều nhất ba ngày sau."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức chắc chắn, nhân tiện nói: "Sư tỷ, ta đã biết."

Đôi bên kết thúc truyền âm, Bùi Lăng lập tức thu hồi Truyền m Phù, âm thầm suy nghĩ.

Ba ngày sau hắn sẽ đi gặp Lệ Liệp Nguyệt.

Về phần bây giờ...

Cũng không thể lãng phí thời gian này.

Vẫn nên tiếp tục tu luyện.

Thế là, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 ."

Mưa nhỏ tí tách tí tách, sương mù màu xanh tung bay xung quanh như sợi như dải, quanh quẩn trong núi rừng.

Một tòa đạo quan cổ xưa tinh xảo yên tĩnh đứng sừng sững trong cành lá xanh biếc.

Dường như đạo quan đã bị bỏ trống lâu ngày, nhìn từ vẻ ngoài, ngay cả trong khe cửa cũng mọc đầy rêu xanh dày đặc.

Đầu tường bò lên lít nha lít nhít cây sắn dây.

Cảnh tượng hoang vu bị vứt bỏ.

Trong cơn mưa bụi mông lung, cỏ cây sum suê.

Loảng xoảng!

Bảng hiệu "Bồng Doanh quan" đã phai màu đột nhiên rơi xuống mặt đất.

Một tu sĩ vẻ ngoài trẻ tuổi mặc cẩm bào, đột ngột xuất hiện ở trước cổng Bồng Doanh quan.

Hắn ta mày đẹp mắt sáng, khí độ trang nghiêm như con cháu vọng tộc thế tục, lúc ống tay áo vung lên mơ hồ lộ ra ban chỉ trên tay.

Ba chữ vân triện "Cửu A Lệ", cổ kính phóng khoáng.

Tu sĩ Lệ thị chỉ hơi đánh giá xung quanh đã tùy ý mở cửa lớn ra, đi vào.

Chỉ thấy trong toà đạo quan này cỏ dại rậm rạp, bức tường đối diện đã sớm sụp đổ hơn phân nửa, bức tranh tiên nhân nhận thọ như ý chỉ còn lại gần một nửa.

Vừa hay đầu toàn bộ tiên nhân trong tranh đều biến mất không thấy gì nữa, thọ như ý trong tay cũng tàn phá hơn phân nửa, thoạt nhìn không nói được sự quỷ dị.

Đi vòng qua bức tường, trong sân rộng rãi lờ mờ có thể thấy được mặt đất bằng phẳng năm đó, lúc này đều bị cỏ dại chen lấn trong khe gạch chật như nêm cối.

Tước thú nghỉ lại phát hiện có người đến, rối rít hoảng sợ trốn tránh... Rất hiển nhiên nơi đây đã bị bỏ hoang lâu ngày.

Tu sĩ không ngừng bước chân, tiếp tục đi vào bên trong, chẳng mấy chốc hắn ta lần lượt kiểm tra ba gian đại điện, những cung điện chỉ ngẫu nhiên lưu lại sơn son lá vàng ngày xưa, có thể thấy được vẻ xa hoa lúc trước.

Phần lớn kết cấu đều đã mục nát, thoạt nhìn lung lay sắp đổ.

Sau một lúc lâu, tên tu sĩ này đi dạo qua một vòng toàn bộ đạo quan, sau khi thuận lợi rời khỏi đạo quan, hắn ta lấy ra Truyền m Phù, sau khi thôi động nói: "Thập Ngũ thúc, quỷ dị Bồng Doanh quan đã hoàn toàn biến mất."

Trong Truyền m Phù lập tức truyền đến giọng Lệ Vô Mị: "Đã vậy, Bồng Doanh quan này không còn giá trị nữa, không cần nhìn chằm chằm nó, đều trở về Lam Kha thành đi."

"Vâng!"

...

Trọng Minh tông.

Lệ Vô Mị thu hồi Truyền m Phù, hơi suy nghĩ.

Quỷ dị Bồng Doanh quan là thử thách mà bọn họ cho Bùi Lăng, cố ý cẩn thận lựa chọn ra từ rất nhiều sự kiện trong phạm vi thế lực.

Hiện tại quỷ dị tự nhiên biến mất, ngược lại bọn họ cũng đỡ phải tiếp tục lao tâm lao lực vì việc này.

Thế nhưng, quỷ dị không thể đo lường, khó mà thanh trừ, rất khác với các sự kiện khác.

Dựa theo quy củ Cửu A Lệ thị, dù quỷ dị này đã biến mất, cũng cần ghi chép vào trong hồ sơ đặc biệt của tộc Lệ thị.

Đương nhiên, lúc này hắn ta không ở trong tộc, chỉ có thể giao cho tộc lão khác ghi chép nhiệm vụ quỷ dị Bồng Doanh quan.

Nghĩ đến đây, Lệ Vô Mị lấy ra một tấm Truyền m Phù khác, sau khi thôi động nhân tiện nói: "Thập Thất đệ, bên ta đã giải quyết một cọc quỷ dị, ngươi ghi chép một chút giúp ta."

Trong Truyền m Phù lập tức truyền đến một giọng quen thuộc: "Tốt, là quỷ dị nơi nào?"

Chương 587: Hồ sơ Lệ thị (2)

"Bồng Doanh quan gần Lam Kha thành." Lệ Vô Mị nói, kể lại quá trình lần này và biểu hiện của Bùi Lăng cho Thập Thất đệ của mình.

Thập Thất đệ lập tức đồng ý, đôi bên kết thúc truyền âm.

Thấy thế, Lệ Vô Mị không quan tâm việc này nữa, tự đi bận rộn.

Nhưng không lâu sau, Truyền m Phù lại có động tĩnh.

Lệ Vô Mị vừa cầm lấy Truyền m Phù, bên trong đã truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Thập Thất đệ: "Thập ngũ ca, lần quỷ dị Bồng Doanh quan này, Bùi Lăng thật sự còn sống đi ra từ bên trong?"

Vẻ mặt Lệ Vô Mị ngạc nhiên, không phải mình vừa nói rất rõ ràng rồi sao?

Hắn ta cau mày nói: "Không sai."

Nào biết Thập Thất đệ nghe vậy, ngay sau đó lại hỏi: "Hơn nữa, hắn còn đạt được một đầu 'Pháp' từ đó?"

Lệ Vô Mị càng nhíu chặt chân mày hơn, không trả lời mà hỏi lại: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong Truyền m Phù im lặng một hồi, sau một lát Thập Thất đệ mới lên tiếng: "Vừa rồi ta lật xem hồ sơ cũ trong tộc, phát hiện quỷ dị Bồng Doanh quan đã từng xuất hiện một lần vào mười năm trước!"

Mười năm trước, Bồng Doanh quan đã xuất hiện quỷ dị một lần?!

Lệ Vô Mị lập tức giật mình.

Đối với người thường, cũng chưa chắc quên mất việc mười năm trước.

Chứ đừng nói đến với loại như tu sĩ bọn họ, việc này chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Nếu mười năm trước Bồng Doanh quan thật sự có quỷ dị gì đó... Bọn họ không thể không nhớ rõ!

Nhưng lúc này Lệ Vô Mị cẩn thận nhớ lại, phát hiện mình không hề có ấn tượng với việc này.

Những việc khác từ mười năm trước đều rõ mồn một ngay trước mắt, duy chỉ có Bồng Doanh quan... Mười năm trước, hình như hắn ta còn chưa từng nghe nói đến tòa đạo quan này!

"Trong hồ sơ ghi chép, lúc ấy trong tộc ta có con cháu Lệ Yến Lăng tư chất xuất chúng, lòng dạ cực cao, muốn xung kích Kim Đan trên tam phẩm, thậm chí là đan thành nhất phẩm." Trong Truyền m Phù, Thập Thất đệ nhanh chóng giải thích, "Vì vậy, trong tộc suy tính cơ duyên quỷ dị Bồng Doanh quan cho hắn."

"Nhưng bây giờ ta không có bất kỳ ấn tượng gì với Lệ Yến Lăng này."

"Dựa theo miêu tả trong hồ sơ, dù tên hậu bối này không kinh tài tuyệt diễm bằng Liệp Nguyệt, cũng có thể xưng là kỳ lân nhi Lệ thị ta."

"Nhưng hôm nay, chỉ có thể tìm ra cái tên này ở trong gia phả và hồ sơ ghi chép quỷ dị."

"Dù bên ta mới tự mình đi hỏi phụ mẫu Lệ Yến Lăng, bọn họ căn bản không nhớ rõ có đứa nhi tử như vậy."

"Đây tuyệt đối không phải quỷ dị bình thường!"

"Lúc quỷ dị xảy ra, người chết trong quỷ dị sẽ bị bên ngoài lãng quên, nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất!"

"Còn có tầng thứ hai, sau khi cọc quỷ dị này biến mất, toàn bộ bên ngoài cũng sẽ hoàn toàn lãng quên nó."

"Loại quỷ dị cấp bậc này, ngay cả tu vi của ngươi và ta còn chịu ảnh hưởng, Bùi Lăng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, sao có thể còn sống đi ra?"

"Hơn nữa, còn chiếm được một đầu 'Pháp'?"

Thập Thất đệ tỉnh táo đưa ra nghi ngờ, "Ngươi xác định hắn thật sự vẫn là Bùi Lăng?"

Nghe đến đây, vẻ mặt Lệ Vô Mị cũng trở nên rất nghiêm nghị, hắn ta nghiêm túc nói: "Sau khi Bùi Lăng rời khỏi Bồng Doanh quan, ta đã tự mình xác nhận tình trạng của hắn, tuyệt đối không có vấn đề!"

Nói xong lời này, hắn ta chợt nhớ tới, Bùi Lăng đã từng hỏi mình việc liên quan tới cái tên Lệ Yến Lăng này!

Rất hiển nhiên, Bùi Lăng từng gặp Lệ Yến Lăng Lệ thị mất tích trong quỷ dị Bồng Doanh quan, hơn nữa sau khi rời khỏi đạo quan, hắn chưa từng quên đi!

Nghĩ đến điểm này, Lệ Vô Mị vội nói: "Đợi chút! Nếu cọc quỷ dị này biến mất, ngay cả loại tu sĩ chúng ta cũng sẽ quên quỷ dị này. Vậy tại sao lúc trước nó lại xuất hiện trong hồ sơ tộc ta? Hơn nữa lần này chúng ta đều nhớ rõ cọc quỷ dị này!"

Thập Thất đệ giải thích nói: "Một lần vào mười năm trước, lúc tộc nhân ghi chép việc này, quỷ dị vẫn chưa biến mất."

"Mà lần này..."

Hắn ta dừng một chút mới nói, "Có thể là vì có một người sống."

Nghe vậy, Lệ Vô Mị lập tức cau mày.

Lại nghe Thập Thất đệ tiếp tục nói: "Còn có, vừa rồi ta đã bẩm báo việc này với lão tổ, lão tổ để ngươi tìm Bùi Lăng xác nhận một chút, có phải hắn thấy được một ván cờ ở trong Bồng Doanh quan hay không?"

Lệ Vô Mị lấy lại bình tĩnh: "Tốt! Bây giờ ta sẽ đi tìm hắn."

Lam Kha thành.

Mặt trời chiều ngả về tây.

Thành trì ồn ào náo nhiệt vào ban ngày, dần bắt đầu nghỉ ngơi.

Kế phủ.

Tam công tử Kế Thừa Long vào thanh lâu uống đến say mèm như mọi khi, để gã sai vặt đỡ lấy, lung la lung lay đi đến cửa hông hồi phủ.

Hắn ta là nhi tử gia chủ lại không phải trưởng tử, phía trên có hai người ca ca, người sau còn tài giỏi hơn người trước, vì vậy dù đã hai mươi có thừa nhưng cũng không thể chạm vào rất nhiều sản nghiệp trong nhà, chỉ có thể chơi bời lêu lổng không có việc gì cả ngày, chờ sau khi cha nương chết đi được chia chút gia sản lại tự lập môn hộ.

Bởi vì lý do này, từ lúc Kế Thừa Long vấn tóc đã là khách quen ở chốn trăng gió, luôn tương kính như băng với thê tử môn đăng hộ đối mà trong nhà cưới cho hắn ta.

Lúc này trở lại trong sân nhỏ của mình, vừa bước qua cánh cửa đã thấy trong tú lâu mà thê tử ở lại vẫn còn sáng ánh nến, có lẽ nghe được tiếng động nên lập tức dập tắt.

Chương 588: Mộ phần lẻ loi trong rừng

"Tam công tử, hình như Tam thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi, chúng ta có nên đi..." Gã sai vặt còn chưa nói hết câu, Kế Thừa Long đã giận tím mặt giơ chân mắng to: "Lẽ nào lại như vậy! Lão tử bận rộn ở bên ngoài cả một ngày mới trở về, nàng chẳng những không đau lòng, lại còn mặt nặng mày nhẹ với lão tử... Con mẹ nó hiền lương thục đức, lừa cưới lừa đến trên đầu lão tử!"

Nói xong, đẩy gã sai vặt đang nâng đỡ ra, đi thẳng đến tú lâu, trong miệng hùng hổ, "Hôm nay lão tử nhất định phải bắt nàng hầu hạ..."

Gã sai vặt "ôi", "ôi" hai tiếng, còn chưa kịp ngăn cản chủ nhân say khướt, đã trơ mắt nhìn hắn ta đi vào bên trong tú lâu.

Nếu nhìn vào lúc ban ngày, tú lâu kia có thể gọi là rường cột chạm trổ, điêu mây khắc phượng, vô cùng hoa lệ.

Nhưng lúc này hoàng hôn đã buông xuống, trong tú lâu đen nhánh không có chút ánh đèn nào, cũng không có chút tiếng động này, dù biết nữ chủ nhân và cả thị nữ đều ở bên trong, vẫn có cảm giác đáng sợ không diễn tả được.

Vốn gã sai vặt muốn đuổi theo chủ nhân vào bên trong, chỉ là nghĩ đến vẻ mặt lạnh băng của nữ chủ nhân, xưa nay không thích người ngoài tự tiện xông vào tú lâu này, do dự mãi, cuối cùng thu chân lại, chỉ tìm một góc hẻo lánh trông coi ở bên ngoài.

Sau khi Kế Thừa Long xông vào tú lâu, chỉ cảm thấy trong tầm mắt đen kịt một màu, tối tăm im ắng như hư vô, trong lòng càng bực mình.

"Dám giả chết với lão tử, lão tử dọa chết ngươi!" Vốn Kế Thừa Long định la to ép thê tử đi ra gặp nhau, nhưng đột nhiên suy nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng, hắn ta lại lập tức thu lại tất cả tiếng nói, dựa theo trí nhớ để sờ soạng lên lầu, muốn dọa thê tử một lần.

Bởi vì uống nhiều rượu, vốn lúc này cũng không tỉnh táo lắm, trong bóng tối tĩnh mịch này, hắn ta mê man cũng không biết đi như thế nào, cũng không biết đi được bao lâu, trong mông lung Kế Thừa Long đột nhiên giật mình một cái, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Cùng lúc đó, hắn ta nhìn thấy trước mắt xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt, thế là vô thức lần theo nguồn sáng đi đến.

Sau khi chậm rãi đi từng bước được một quãng, trước mắt Kế Thừa Long rộng mở trong sáng, hắn ta phát hiện mình lại đi ra từ trong một khu rừng rậm rạp.

Trước mắt là một mảnh đất trống.

Trên đất trống có một cái gò nhỏ lẻ loi trơ trọi, nhìn kỹ trước gò nhỏ có dựng thẳng một tấm bia đá, bên trên viết "Kế Sương Nhi chi mộ", rõ ràng là một miếng mộ bia!

Sau khi nhận ra được điểm ấy, Kế Thừa Long lập tức sợ hãi.

Không phải mình trở lại trong phủ rồi sao?

Không phải muốn đi tìm thê tử để gây sự sao?

Tại sao lại xuất hiện trong rừng rậm, lại đi tới trước một ngôi mộ lẻ loi này?

Hơn nữa, Kế Sương Nhi... Kế Sương Nhi là ai?

Nghĩ vậy, Kế Thừa Long đột nhiên nhớ tới, Kế Sương Nhi... Kế gia đại tiểu thư! Muội muội cùng phụ cùng mẫu với hắn ta!

Một năm trước, muội muội này vừa đính hôn, dì thương tiếc sau này nữ hài tử xuất giá sẽ không tiện đi lại với tộc mẫu, cố ý bẩm báo tổ mẫu, đón nàng về ở, sau đó...

Đúng!

Sau đó muội muội mất tích trên đường trở về!

Kéo theo cả một nhóm quản sự và hộ vệ đắc lực của Kế gia!

Nhưng điều quỷ dị là, trên dưới Kế gia, bao gồm cả người dì đón Kế Sương Nhi đến ở lại không có bất kỳ người nào phát hiện vấn đề.

Cứ như chưa từng có Kế Sương Nhi này!

Bây giờ mình chợt đi tới trước mộ phần Kế Sương Nhi.

Nghĩ đến đây, Kế Thừa Long lập tức đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa sợ đến mức kêu thành tiếng ngay tại chỗ.

Hắn ta vội vàng che miệng của mình, không thể kêu lên!

Ai biết tiếng kêu này có thể hấp dẫn thứ không sạch sẽ đến đây không?

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, hắn ta lập tức cẩn thận lùi lại sau lưng.

Lùi đến vị trí hoàn toàn không thấy phần mộ, Kế Thừa Long tùy tiện chọn một phương hướng, co cẳng bỏ chạy!

Cứ chạy mãi không biết qua bao nhiêu đường, chạy đến khi mình đã rơi vào tình trạng kiệt sức, hắn ta mới thở hổn hển dừng lại.

Quá tà môn!

Sau khi về đến trong nhà, nhất định phải lập tức bẩm báo phụ mẫu trưởng bối về việc của Kế Sương Nhi!

Không không không, Kế gia không có tu sĩ, chỉ sợ không xử trí được tà ma.

Đến phủ thành chủ bẩm báo!

Thông qua phủ thành chủ mới có thể mời đến những Tiên sư nghe đồn có thể dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao, đến Kế phủ tác pháp trừ tà, nếu không Kế gia này, không, hắn ta không dám tiếp tục ở lại Lam Kha thành nữa...

Nghĩ đến đây, Kế Thừa Long lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lập tức cứng đờ: Lúc này mộ bia Kế Sương Nhi đang đứng cách hắn ta không xa.

Hắn ta vừa chạy nhiều con đường như vậy, lại lần nữa trở về vị trí cũ!

Kế Thừa Long hoảng sợ muốn chết, cũng mặc kệ hiện tại mình còn chưa khôi phục khí lực, vội vàng đứng dậy, lại tìm một phương hướng điên cuồng chạy trốn.

Nhưng cũng giống như trước đó, mặc kệ hắn ta chạy bao lâu, mặc kệ hắn ta chạy hướng nào, chỉ cần dừng lại một cái sẽ lập tức trở về trước mộ phần Kế Sương Nhi.

"Muội muội... Muội muội... Ta là ca của ngươi, ta là ca ca ruột của ngươi!"

Chương 589: Sư tỷ triệu kiến (1)

Chạy rồi lại chạy, cuối cùng Kế Thừa Long hoàn toàn kiệt sức, hắn ta mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt đất, nhìn mộ bia lại xuất hiện ở trước người mình, nước mắt tuôn rơi, vừa nằm rạp trên mặt đất liều mạng dập đầu về phía mộ bia, vừa cuồng loạn cầu xin tha thứ, "Ta biết sai! Ta không nên quên ngươi... Ta không nên không nhớ rõ ngươi... Nhưng ngươi đã nhập thổ vi an, âm dương khác biệt, ngươi... Nếu ngươi cảm thấy tịch mịch, sau này ta tìm người bàn một đám minh hôn cho ngươi... Ngươi thả ta đi..."

"Cầu xin ngươi muội muội, ngươi thả ta đi... Buông tha ta... Buông tha ta..."

Sáng sớm hôm sau.

Kế Thừa Long mê man tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, phát hiện mình đang ghé vào một chiếc giường hẹp.

Đây là nơi mà thê tử của hắn thường nghỉ ngơi, bố trí đơn giản, không thể nói đặc biệt thoải mái dễ chịu.

Vì vậy Kế Thừa Long bò ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau lưng, trên dưới cả người không có một chỗ nào thoải mái, rõ ràng đã ngủ thật lâu, tinh thần lại rất uể oải, mỏi mệt đến mức hắn ta hận không thể ngã xuống ngủ tiếp một giấc.

Hắn ta mơ hồ nhớ kỹ, hình như tối hôm qua mình đã gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ?

Thế nhưng, lại không hề nhớ gì về nội dung cơn ác mộng...

Vào lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng gã sai vặt cẩn thận nhắc nhở: "Tam công tử, nên đi thỉnh an lão gia và phu nhân rồi."

Kế Thừa Long lấy lại bình tĩnh, vội nói: "Đã biết, vậy thì thu thập đi."

Thúy Lỗi sơn.

Trong động phủ, phòng tu luyện.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Theo tiếng kết thúc uỷ thác tu luyện, Bùi Lăng cảm nhận rõ ràng chân nguyên trong cơ thể tăng lên nhiều, trong lòng hài lòng, đang muốn tiến hành một lần tu luyện nữa, bên tai đột nhiên vang lên một truyền âm: "Bùi Lăng, hiện tại có rảnh không?"

Là Lệ Vô Mị!

Bùi Lăng lập tức nghe ra được người này là ai, vội vàng trả lời: "Lệ tiền bối, có rảnh, ta ra ngay."

Nói xong, hắn đứng lên rời khỏi phòng tu luyện.

Không lâu sau, Bùi Lăng gặp được Lệ Vô Mị ở chính đường.

"Lệ tiền bối." Bùi Lăng thi lễ một cái, cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, hắn luôn cảm thấy lúc này ánh mắt Lệ Vô Mị nhìn về phía mình tràn đầy một loại lo nghĩ nào đó.

Lệ Vô Mị khẽ gật đầu, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi: "Lần trước ở trong Bồng Doanh quan, có phải ngươi từng gặp một ván cờ hay không?"

Ván cờ?

Bùi Lăng giật mình, đúng là hắn từng gặp một ván cờ ở Bồng Doanh quan, lúc ấy cũng vì hệ thống lật ngược bàn cờ, lại chém một đao vào người đánh cờ, hắn mới có thể thuận lợi rời khỏi Bồng Doanh quan.

Lúc này cũng nói thật: "Vâng."

"Bày lại cho ta xem một chút." Vẻ mặt Lệ Vô Mị rất nghiêm túc, ống tay áo vung lên một cái, nơi vốn trống rỗng lập tức xuất hiện một bàn cờ lơ lửng giữa không trung, hai bình quân cờ lơ lửng ngay bên cạnh.

Bàn cờ này được chế tác tinh tế, trong hai quân cờ màu sắc trắng đen tinh khiết mơ hồ hiện ra kim quang, hiển nhiên có giá trị không nhỏ.

Bùi Lăng nhìn vậy cũng không hỏi nhiều, bắt đầu bày cờ.

Sau khi phàm nhân nhập đạo, từ nay tiên phàm khác nhau.

Với tu vi hiện tại của Bùi Lăng, trí nhớ đã cách biệt một trời với người thường.

Trừ khi bị thứ đặc biệt quấy nhiễu, nếu không đối với những việc đã từng trải qua và chứng kiến, đều có thể nhớ rõ mồn một bất cứ lúc.

Nhất là Bùi Lăng có ấn tượng vô cùng sâu sắc với bàn cờ ở Bồng Doanh quan.

Bởi vậy cũng không lâu lắm, hắn đã phục hồi ván cờ hoàn mỹ như cũ.

"Lệ tiền bối, bày xong." Bùi Lăng lui ra sau một bước, chậm rãi nói.

Lệ Vô Mị nhẹ gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn cờ, rất nhanh đã nhớ kỹ ván cờ, sau đó khẽ nhíu mày hỏi: "Đây là thế chết, lúc đó ngươi giải như thế nào?"

"Ta lật bàn cờ." Bùi Lăng nói.

Rõ ràng Lệ Vô Mị khẽ giật mình, nhưng dù sao hắn ta có tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác, chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Không tệ!"

Nhìn từ hành động sau khi Bùi Lăng đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, đã công kích Giám Sát điện chủ ngay trước mặt mọi người, cách làm này hoàn toàn phù hợp với cách làm người của đệ tử này.

Thế là, Lệ Vô Mị không nói gì nữa, thu hồi bàn cờ, nói: "Được rồi, nhớ kỹ, không thể tiết lộ nửa phần về việc liên quan đến ván cờ này!"

Bùi Lăng vội nói: "Vâng!"

Thấy thế, bóng dáng Lệ Vô Mị lập tức biến mất ở trước mặt hắn.

Bùi Lăng không lập tức đi ra, mà đứng tại chỗ hơi suy nghĩ.

Hắn không hiểu rõ mục đích của Lệ Vô Mị khi đến đây, chỉ có thể suy đoán có liên quan với Bồng Doanh quan.

Cũng may Bùi Lăng đã lấy được cơ duyên trong Bồng Doanh quan, mặc kệ bây giờ trong đạo quan kia còn có cái gì, chỉ sợ đều không phải thứ mà tu vi hiện tại của hắn có thể đối phó... Lệ thị không có ý để hắn nhận thử thách tiếp tục vào quan cũng là chuyện tốt.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng ném việc này ra sau đầu, trở lại phòng tu luyện để tu luyện.

Thời gian ba ngày chớp mắt đã qua.

Ngày hôm đó, Bùi Lăng vừa kết thúc tu luyện đã nhận được truyền âm của Lệ Liệp Nguyệt: "Đến hành cung."

Chương 590: Sư tỷ triệu kiến (2)

"Vâng!" Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức vui mừng đáp.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, đổi áo bào lại gọi ra một mặt thủy kính sửa sang lại vẻ ngoài, lúc này mới rời khỏi phòng tu luyện.

Lúc đi ngang qua chính đường, Bùi Lăng cố ý che giấu khí tức, chỉ thấy Ngọc Tuyết Chiếu đang thi triển huyễn thuật dùng thân phận của hắn triệu kiến hai tên đệ tử một mạch Kiêm Tang.

Nội dung nói chuyện cũng quy củ, chỉ có điều thói quen để người ta dập đầu lại càng trầm trọng hơn...

Đứng ngoài nhìn một lát, không thấy Ngọc Tuyết Chiếu làm ẩu, Bùi Lăng vội vã đi gặp Lệ Liệp Nguyệt, không hề hiện thân, nhanh chóng rời khỏi động phủ.

Sau một lát, Bùi Lăng đã tới Triêu Na hành cung.

Trước hành cung có vô số pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững.

Nhưng lần này ánh mắt mơ hồ thăm dò vẫn còn, lại không có cảm giác rùng mình đầy ác ý như trước.

Cửa điện mở ra, Hiểu Nghê và Vụ Liễu tự mình dẫn theo một đội U Hồn thị nữ, một trái một phải chia ra đứng phía sau cửa, cung kính nghênh đón.

Trang phục của hai người vẫn như trước đây, chỉ là tán hoa Hiểu Nghê trên đầu càng phức tạp hoa lệ; số lượng hồ điệp màu xanh quanh người Vụ Liễu đã tăng nhiều.

Các nàng nhìn Bùi Lăng đều cúi đầu xuống, rất cung kính hành lễ nói: "Bùi Lăng công tử, chủ nhân cho mời."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, trong lòng hơi động.

Hình như Hiểu Nghê và Vụ Liễu đã mạnh hơn lúc trước!

Mặc dù bọn họ cố hết sức thu liễm, nhưng còn có thể cảm nhận được khí thế hùng hậu lưu chuyển trong cơ thể bọn họ.

Chỉ là bây giờ tu vi của Bùi Lăng quá thấp, không thể phán đoán cụ thể thực lực của hai tên thị nữ này.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thuận miệng nói: "Chúc mừng hai vị cô nương, tu vi tinh tiến."

"Hì hì..." Vụ Liễu che miệng cười khẽ, chưa mở miệng, Hiểu Nghê đã cụp mắt cung kính nói: "Tạ Bùi Lăng công tử, tu vi chúng ta cùng một nhịp thở với chủ nhân, chủ nhân Kết Anh thành công, tu vi của chúng ta cũng nước lên thì thuyền lên."

Thì ra là thế!

Bùi Lăng hiểu rõ, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ gật đầu.

Hắn cất bước tiến vào hành cung, lần này rất nhiều chỗ bên trong hành cung vẫn đen kịt một màu, không nhìn thấy toàn bộ hình dáng.

Nhưng ở những nơi đi ngang qua ven đường, dù phía sau cửa vẫn có rất nhiều tiếng xột xoạt quỷ quái, lại không còn sự ác ý nhắm vào như bóng với hình kia nữa.

U Hồn thị nữ cầm đèn lồng da người trong tay dẫn đường, Bùi Lăng bảy quẹo tám rẽ được đưa tới một tòa quảng điện.

Toà quảng điện này không giống với những chỗ khác, trên đỉnh điện khảm vô số minh châu to bằng trứng bồ câu, tản mát ra ánh sáng dìu dịu, chiếu sáng rõ ràng toàn bộ trong điện.

Đi từ hành lang tối tăm như nước thủy triều vào trong, chợt thấy tình cảnh sáng tỏ như thế, thậm chí Bùi Lăng còn hơi không quen.

Hắn vô thức muốn đánh giá xung quanh.

Chỉ là chỗ vào điện lại xếp một tòa bình phong chạm đất điêu khắc bức tranh quỷ anh chơi đùa, chặn lại ánh mắt.

Bùi Lăng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua khe hở điêu khắc của bình phong, chỉ thấy sau bình phong còn có hai lớp màn tơ thật dày che khuất tình cảnh trong điện, mơ hồ thấy một bóng hình yểu điệu xinh đẹp như ẩn như hiện trong màn sương mù.

Tất cả U Hồn thị nữ đều dừng chân ở ngoài điện, ra hiệu Bùi Lăng đi vào trong một mình, sau đó cùng thi lễ một cái vào bên trong điện, lại lặng yên không tiếng động rời đi.

Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cân nhắc lại những lời giải thích liên quan tới nữ thi ở trong lòng, lúc này mới cất bước đi vào bên trong.

Hắn vừa bước qua bậc cửa điện, cửa điện sau lưng đã im lặng đóng lại.

Trong điện to như vậy, dường như chỉ có hai người là hắn và Lệ Liệp Nguyệt.

Sau khi đi vòng qua bình phong, Bùi Lăng thấy rõ ràng tình cảnh trước mặt, lập tức ngạc nhiên...

Trong tầm mắt, từng tầng lại từng tầng mảnh lụa rủ xuống từ đỉnh điện, nhưng mỗi một tầng đều mờ mịt như sương, lại khó có thể hoàn toàn che khuất tầm mắt.

Chính giữa từng tầng tơ lụa không phải ghế hoặc là vân sàng như Bùi Lăng đã tưởng tượng trước đó, rõ ràng là một bể tắm hình hoa sen!

Xung quanh và đáy bể tắm đều điêu khắc trận văn phức tạp, dẫn đường cho linh khí bốn phương tám hướng hội tụ vào trong đó.

Nước trong ao bốc hơi như cực nóng.

Lệ Liệp Nguyệt đã cởi hết quần áo, thân thể như miếng ngọc hoàn mỹ đang nằm nghiêng trong ao.

Nàng dang hai tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mép bể.

Động tác này khiến ao nước khó khăn lắm mới ngập đến ngực để lộ ra đường cong uyển chuyển. Như miếng ngọc ngâm hàn tuyền, hoa nhài dính nước.

Nếu là nữ tử bình thường, cho dù làm ra hành động to gan như thế cũng khó che giấu được vẻ xấu hổ. Nhưng vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt bình thản như đây chỉ là một chuyện đương nhiên giống ăn cơm uống nước, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề có vẻ co quắp lại hoảng sợ.

Mái tóc nàng được búi cao để lộ ra cần cổ trắng nõn, dùng trâm để cài tóc, một chuỗi ngọc châu huyết sắc rủ xuống bên tai như từng giọt máu ướt át, càng làm nổi bật da thịt như sương như tuyết, dáng người như ngọc.

"Lệ sư tỷ!" Bùi Lăng khom mình hành lễ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Sau lớp rèm tơ, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, trực tiếp đưa tay phải ra thi triển 【 Ngũ Chỉ Tù Long Ngục 】 , cách khoảng không kéo Bùi Lăng vào trong rèm!

Chương 591: Trong ao sen…

Chợt xoay người một cái đề Bùi Lăng lên thành bể tắm.

Bùi Lăng hơi sợ sệt, trước khi hắn tới đã đoán được Lệ sư tỷ muốn song tu cùng mình, nhưng không ngờ sư tỷ lại trực tiếp như vậy...

Nhìn ao nước như đang sôi lên, nhưng sau khi vào bên trong mới phát hiện nó lạnh lẽo thấu xương, dù Bùi Lăng có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ nhưng cũng gần như không chịu nổi.

Cũng may Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng áp sát lại tạo ra từng tầng gợn sóng, tiếng nước lớn dần, thỉnh thoảng lại tạo ra từng bọt nước trong ao sen.

Không biết mái tóc dài búi cao của nàng đã tán loạn từ lúc nào, chẳng biết trâm cài tóc huyết ngọc đã đi đâu, chỉ còn mái tóc đen tản mát trên mặt ao, theo mặt nước từng đợt dập dờn như một đóa Mạn Đà La màu đen không ngừng nở rộ.

Bùi Lăng vận chuyển khí huyết ở trong cơ thể, nhanh chóng xua tan hàn ý, thậm chí cả nóng hổi...

【 Sau đó là không gian một ổ cứng T. 】

Hai người dùng thuật pháp tắm rửa xong, mặc chỉnh tề ngồi ở giường êm bên ao nước nói chuyện.

Lệ Liệp Nguyệt không đi tìm trâm cài tóc huyết ngọc, tóc dài rủ xuống, tản mát ra đầy giường, vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt trắng nõn còn chưa biến mất, dựa vào giường êm, lười biếng hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Sư tỷ, Thập Ngũ thúc đã đòi bồi thường từ chỗ Chu Diệu Ly giúp ta." Bùi Lăng lập tức nói, "Trong đó có ba khu tài nguyên, theo thứ tự là quặng mỏ Bác La sơn mạch, thú trận Dạ Lai cốc, còn có một tiệm thuốc Vạn Hủy hải."

Với mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Lệ Liệp Nguyệt, lúc nói chuyện không cần cẩn thận từng li từng tí như trước, vì vậy liền nói thẳng, "Ta định điều động thủ hạ đến tiếp nhận, nhưng trước lúc này phải tự đi một chuyến tìm hiểu đại khái về sản nghiệp, chỉ là bây giờ Tô Chấn Hòa đang theo dõi ta sát sao..."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu.

Tu vi của Bùi Lăng thật sự tiến bộ quá nhanh, hơn nữa tin tưởng không lâu nữa việc đạt được "Pháp" sẽ truyền đến tai Tô Chấn Hòa.

Tô Chấn Hòa khác với Chu Diệu Ly, hắn ta chưa từng nghĩ đến việc lôi kéo Bùi Lăng, chỉ cần có cơ hội, dù phải vi phạm môn quy, mạo hiểm việc tông môn trừng phạt nặng chắc chắn cũng muốn giết Bùi Lăng cho thoải mái!

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt truyền âm phân phó vài câu, không lâu sau cửa điện bị mở ra một khe hở, Hiểu Nghê cẩn thận bẩm báo: "Chủ nhân, đã mang đồ tới."

Còn chưa nói hết câu, hộp gấm trong tay nàng đã biến mất không thấy gì nữa, Hiểu Nghê thấy thế vội vàng thi lễ một cái, sau đó đóng cửa lại.

Trong điện, trước mặt Lệ Liệp Nguyệt lại có thêm một cái hộp gấm.

Nàng ra hiệu Bùi Lăng mở ra.

Sau khi mở ra đã thấy trong hộp rõ ràng là một cái mặt nạ màu đỏ ngòm.

Cái mặt nạ này chỉ một màu không hoa văn, không có ngũ quan, không có miệng, liền thành một khối.

Điều khiến Bùi Lăng ngạc nhiên nhất là, rõ ràng cái mặt nạ này rất đặc biệt, nhưng thoạt nhìn chỉ như một món đồ phàm tục, dù gần trong gang tấc cũng không phát hiện được chút linh cơ khí tức nào.

Nếu nhắm mắt lại cảm ứng, trong hộp căn bản không có cái gì!

"Đây là pháp bảo do một vị tiền bối Thánh tông cố ý luyện chế vì thuận tiện du lịch thiên hạ." Lệ Liệp Nguyệt mở miệng giới thiệu, "Tên là 'Huyết Vô Diện', có thể huyễn hóa vẻ ngoài khí tức có tu vi không cao hơn mình một cảnh giới lớn."

"Bởi vì trong quá trình luyện chế đã dung nhập thần thông bản mệnh của Tuyết Hồ Yêu vương Thanh Yếu sơn đời trước, thuật huyễn hóa cực kỳ cao minh."

"Vị tiền bối kia đã từng nói chuyện với Tông Chủ Cửu Nghi sơn, cũng chưa từng bị nhìn thấu thân phận."

"Nó chỉ chuyên dùng để huyễn hóa, không có bất kỳ chức năng công phạt gì."

"Cho nên với tu vi hiện tại của ngươi, nhỏ máu trên đó cũng có thể sử dụng một hai."

"Đương nhiên, sau khi ngươi huyễn hóa, một khi giao thủ với người khác để lộ ra khí tức, chắc chắn sẽ để lộ thân phận."

"Chờ sau khi Kết Đan có thể luyện hóa nó, đến lúc đó sẽ thuận tiện hơn."

Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Tạ sư tỷ!"

Lại thử dò hỏi, "Sư tỷ, bây giờ một mạch Kiêm Tang không đủ người, ta muốn điều Trịnh sư huynh đến nơi khác tọa trấn..."

Đây không phải là việc lớn với Lệ Liệp Nguyệt, nghe vậy tùy ý nói: "Bây giờ ngươi là mạch chủ một mạch Kiêm Tang, Trịnh Kinh Sơn là thuộc hạ của ngươi, có thể tùy ý phân công."

Bùi Lăng lập tức yên lòng.

Hắn đã viết sẵn bức thư để Trịnh Kinh Sơn đến Bác La sơn mạch đào mỏ rồi.

Chỉ chờ bên Lệ sư tỷ gật đầu, lập tức gửi ra ngoài.

Đã nói xong việc chính, nhìn ao nước sóng gợn lăn tăn cách đó không xa, màn tơ nhẹ mềm xung quanh, tình cảnh kiều diễm vừa rồi như hiện ra trước mắt, Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, to gan đưa tay ôm eo Lệ Liệp Nguyệt.

"Một tháng sau là đại điển lên ngôi Thánh Nữ của ta." Lệ Liệp Nguyệt nhìn hắn một cái, không hề có ý kháng cự gì, còn nói thêm, "Đến lúc đó, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang còn có Thiên Sinh giáo đều có người tới xem lễ."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày.

Đại điển lên ngôi Thánh Nữ, ba phái xem lễ, bốn đại Ma môn tập trung...

Nghĩ cũng biết cách thức giao tiếp của tông môn Ma đạo sẽ là như thế nào!

Hắn mở miệng hỏi: "Sư tỷ, đến lúc đó, đệ tử Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang còn có Thiên Sinh giáo có hành động hay không?"

Chương 592: Chung lâm mộc cùng vui (1)

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên nói: "Trước khi chính vị Thánh Nữ nhất định phải chịu đựng sự khiêu chiến của đệ tử ba phái để rèn luyện."

"Thế nhưng, cũng không có nghĩa tùy tiện chọn một đệ tử của bọn họ là có thể trực tiếp khiến ta ra tay."

"Đến lúc đó, mạch chủ thượng tam mạch, Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly sẽ ứng chiến trước."

"Chỉ có đánh bại tất cả bọn họ mới có tư cách giao thủ với ta."

"Cho nên số lần ta phải ra tay cũng không nhiều, hơn nữa nếu ba phái không bỏ ra nổi một thiên kiêu cùng thế hệ từ Nguyên Anh trở lên, không ai đỡ được một chiêu của ta!"

"Lần đại điển lên ngôi này sẽ không có bất kỳ điều bất ngờ gì."

"Nói chuyện này với ngươi là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi cũng nên chuẩn bị Kết Đan."

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc.

Thời gian hắn tu luyện quá ngắn, cũng chưa hiểu rõ Kết Đan, lập tức thu lại tâm trạng ngo ngoe muốn hành động, nghiêm mặt nói: "Kính xin sư tỷ dạy bảo!"

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Ngươi tu luyện tiến cảnh quá nhanh, mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng muốn đan thành nhất phẩm, tư chất, cơ duyên, vật bên ngoài, tâm tính, tâm cảnh... Thiếu một thứ cũng không được."

"Hiện tại, ngươi có tư chất, cơ duyên đã đến, tất nhiên ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa vật bên ngoài cho ngươi, tâm tính cũng tạm được."

"Chỉ có tâm cảnh... Ta nhớ, ngươi vẫn lớn lên ở Lộc Tuyền thành, sau khi nhập tông gần như không hề rời khỏi địa bàn Thánh tông?"

Thấy Bùi Lăng gật đầu, nàng khẽ lắc đầu, nói, "Vậy không được. Vậy tâm cảnh, sự nhận biết và cảm ngộ của ngươi với đại đạo chỉ bị gò bó trong vùng thế giới Thánh tông này, chưa từng chứng kiến thiên hạ rộng lớn, chưa từng được biết phong tục nhân tình của nơi khác... Cuối cùng thành tựu có hạn."

Suy nghĩ, nàng tiếp tục nói, "Vậy đi, trong số ba khu tài nguyên mà Chu Diệu Ly bồi thường cho ngươi, ngươi để thủ hạ trực tiếp đi tiếp quản quặng mỏ và thú trận là được. Nếu sau này bọn họ tham ô quá mức, lại đổi người là được."

"Chỉ là vật ngoài thân, đừng quá quan tâm."

"Với tu sĩ chúng ta, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất."

"Ngược lại ngươi có thể tự mình đến tiệm thuốc Vạn Hủy hải một chuyến."

"Dù sao, Vạn Hủy hải có tập tục khác với những nơi nằm dưới sự quản lý của Thánh tông."

"Ngươi có thể nhân cơ hội này đi cảm nhận một chút."

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách mình vừa nhắc đến muốn rời tông, sư tỷ đã để Hiểu Nghê mang mặt nạ pháp bảo "Huyết Vô Diện" này tới, xem ra sư tỷ đã có chuẩn bị trước.

Dù hắn không nhắc tới việc đi kiểm tra ba khu tài nguyên, Lệ sư tỷ cũng chủ động mở miệng, khuyên hắn đi ra ngoài.

Mặc dù Bùi Lăng có hệ thống uỷ thác, đã nắm chắc việc đan thành nhất phẩm.

Thế nhưng, sư tỷ là thiên tài đan thành nhất phẩm đã đưa ra ý kiến, cũng không thể khinh thường!

Dù sao đan thành không quay đầu được, ở những điểm mang tính mấu chốt thế này, càng vững vàng càng tốt!

Huống chi hệ thống thiểu năng có việc gì không làm được?

Chẳng may Kim Đan nhất phẩm thật sự cần đi ra ngoài gia tăng kiến thức, rèn luyện tâm tính, lúc uỷ thác Kết Đan, hệ thống thao túng thân thể hắn đi loạn khắp thế giới thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại trịnh trọng cảm ơn.

Lệ Liệp Nguyệt còn nói thêm: "Vốn lần đại điển Thánh Nữ này là một cơ hội cực tốt để ngươi hiểu rõ ba đại tông môn khác. Nhưng trong tộc gửi gắm kỳ vọng với ngươi, quyết định tạm thời che giấu ngươi, tránh để người khác âm thầm đối phó. Dù sao, mặt ngoài Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang còn có Thiên Sinh giáo là đồng minh của Thánh tông ta, trong âm thầm cũng không phải hoàn toàn không có sự khác biệt."

"Huống chi còn có Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị suy tính."

"Cho nên ngươi cũng không cần tham gia lần đại điển này."

Bùi Lăng cảm thấy Lệ thị sắp xếp rất tốt, nếu không phải hệ thống thiểu năng, ý định ban đầu của hắn là cẩu đến khi thành tiên.

Hắn không có bất kỳ hứng thú gì với việc làm loạn!

Nhưng ngay trước mặt Lệ Liệp Nguyệt, hắn vẫn là lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Đáng tiếc không thể tận mắt thấy tình cảnh sư tỷ đăng lâm vị trí Thánh Nữ, các thiên kiêu cùng thế hệ và đủ loại vinh quang."

Lệ Liệp Nguyệt cười nhạt một tiếng, đưa tay đè lại lồng ngực hắn, chậm rãi nói: "Đây chỉ là việc nhỏ, sao thú vị bằng chung lâm mộc cùng vui?"

Nói xong, một tay đẩy ngã Bùi Lăng xuống giường...

Trong dục điện xuân quang tràn ngập, chỉ thấy tử phượng phóng kiều hàm sở bội, xích lân cuồng vũ bát tương huyền.

...

Đêm khuya, khắp nơi yên tĩnh im ắng như tử địa.

Bên ngoài Lam Kha thành.

Kế Thừa Long đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình lại tới nghĩa địa của Kế Sương Nhi.

"A... A... A a a!!!" Trong sự hoảng sợ to lớn, phản ứng của hắn ta càng có vẻ trì trệ, cái cổ cứng đờ chuyển động ken két, sau khi thấy rõ xung quanh, hắn ta không quan tâm có thể hấp dẫn thứ gì tới hay không, phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Kế Thừa Long không rảnh phân biệt phương hướng, vô thức lao nhanh về phía rời xa mộ bia.

Trong rừng rậm địa hình gập ghềnh, thỉnh thoảng còn có một vài gốc cây bụi gai cản ở trên đường, Kế Thừa Long xuất thân phú quý, xưa nay sống an nhàn sung sướng chỉ chịu chút vết thương nhỏ cũng rất căng thẳng.

Chương 593: Chung lâm mộc cùng vui (2)

Lúc này hoàn toàn không quan tâm chỉ điên cuồng chạy trốn, dù đâm đầu vào thân cây hoặc là trong bụi gai, cũng không có thời gian kêu lên đau đớn, mà không ngừng đứng lên tiếp tục chạy.

Dù vết thương chồng chất cũng như không có cảm giác.

Trong lòng hắn ta hoảng sợ muốn chết, đã liên tục mấy buổi tối!!!

Chỉ cần đêm xuống, hắn ta sẽ xuất hiện trước mộ phần Kế Sương Nhi.

Càng quỷ dị hơn là, vừa đến ban ngày, hắn ta sẽ không nhớ rõ cái gì hết, chỉ cảm thấy đặc biệt mỏi mệt.

Chỉ có đến buổi tối, sau khi thấy mộ bia của Kế Sương Nhi, hắn ta mới có thể nhớ lại tất cả những ngày qua.

Cứ chạy về phía trước, Kế Thừa Long rơi vào tình trạng kiệt sức, không thể không ngã ngồi trên mặt đất.

Vào thời khắc này, "Kế Sương Nhi chi mộ" yên tĩnh đứng sừng sững cách hắn ta không xa.

Kế Thừa Long cười thảm, đã không còn cả sức lực liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.

"Đây, đây là nơi nào?!" Vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng nghi ngờ.

Kế Thừa Long lập tức như bị thứ gì đó cắn một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện rõ ràng là thứ huynh Kế Thừa Vân của mình.

Buổi tối hôm nay, không chỉ một mình hắn ta đi đến trước mộ phần Kế Sương Nhi!

...

Sáng ngày hôm sau, Bùi Lăng được một đám U Hồn thị nữ cung kính dẫn đường, rời khỏi Triêu Na hành cung.

Vừa rồi sắp chia tay, Lệ sư tỷ lại đưa cho hắn một đống lớn thiên tài địa bảo và đủ loại đan dược tu luyện.

Hiện tại, trên người hắn có rất nhiều tài nguyên, trong thời gian ngắn căn bản dùng không hết!

Trong lòng Bùi Lăng rất cảm động: "Không tệ!"

"Tốt nhất sau này mỗi ngày đều như vậy, không cần ra ngoài vất vả làm nhiệm vụ, cũng không cần phải lo lắng tài nguyên không đủ dùng..."

"Chỉ cần mỗi ngày song tu với sư tỷ, hắc hắc hắc hắc hắc..."

"Ầy, hình như lại có cảm giác được bao nuôi?"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không khỏi mỉm cười.

Dù sao hiện tại cũng không ai biết việc này...

Hơn nữa, dù chuyện có quan hệ mờ ám với Thánh Nữ Thánh tông này truyền đi cả thiên hạ đều biết, cũng không phải chuyện mất mặt gì.

Trên đường về Thúy Lỗi sơn, Bùi Lăng mới nhớ tới còn chưa giải thích việc nữ thi với Lệ Liệp Nguyệt.

Thế nhưng, sư tỷ đã không hỏi, mặc kệ còn chưa nghe nói đến hoặc là đủ tin tưởng hắn, sau khi Bùi Lăng suy nghĩ cho rằng mình cũng không cần chủ động nhắc tới.

Lúc nghĩ vậy cũng đã đến động phủ.

Sau khi mở cửa đi vào bên trong, Bùi Lăng lại che giấu khí tức đi đến chính đường.

Đã thấy phía trên chính đường, Ngọc Tuyết Chiếu lấy hình tượng của hắn ngồi ở chủ vị, phía dưới đã đổi hai tên đệ tử một mạch Kiêm Tang khác, đang khoanh tay nghe dạy bảo.

Bùi Lăng đứng bên cạnh nhìn một lát, phát hiện lúc này Ngọc Tuyết Chiếu đang chỉ điểm một vài việc liên quan đến tu luyện, cũng có lý lẽ rõ ràng, hoàn toàn không nghe ra chút vấn đề nào.

Thoạt nhìn thật sự có chút dáng vẻ của mạch chủ.

Thấy không xảy ra chuyện gì, Bùi Lăng trở về phòng tu luyện tiếp tục tu luyện.

Hắn vừa rời đi không lâu, khó khăn lắm Ngọc Tuyết Chiếu mới đọc xong tâm đắc tu luyện Nhân tộc sao chép từ chỗ u Dương Tiêm Tinh, cũng mặc kệ hai tên đệ tử phía dưới có nghi ngờ chút nào không, phân phó: "Ta còn có việc, hôm nay chỉ điểm các ngươi đến đây thôi."

"Dập đầu năm trăm cái rồi lui ra đi."

"Vâng!" Hai tên đệ tử một mạch Kiêm Tang vội vàng nói.

Cộp cộp cộp...

Trong chốc lát, tiếng dập đầu gọn gàng vang dội vang vọng rất lâu ở trong chính đường.

Phía trên chủ vị, Ngọc Tuyết Chiếu ỷ vào có huyễn thuật che đậy không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình vào lúc này, nó ngửa bụng lăn qua lăn lại trên ghế ngồi rộng rãi, dáng vẻ rất hưởng thụ.

Nhân loại ti tiện đối mặt với huyết mạch Thanh Yếu cao quý như nó, sẽ phải ngoan ngoãn dập đầu như vậy!

Đáng tiếc, một mạch Kiêm Tang có quá ít đệ tử.

Lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy người như thế đến dập đầu với nàng.

Phải tìm cơ hội nói với u Dương Tiêm Tinh một tiếng, giảm độ khó nhiệm vụ kiểm tra của bản mạch xuống, sẽ chiêu mộ được nhiều nhân loại ti tiện hơn... Có thể chiêu mộ được bao nhiêu đệ tử thì cứ chiêu mộ bấy nhiêu...

Sâu trong nội môn.

Một tòa lầu các bạch cốt xây trong núi, rèm châu nửa cuốn, rèm tơ lay nhẹ, Chu Diệu Ly ngồi xếp bằng trên vân sàng, đang chuyên tâm tu luyện.

Vào lúc này, một cái Bạch Cốt linh đang phát ra tiếng động trong trẻo ở cách đó không xa.

Nàng khẽ nhíu mày, sau khi chậm rãi phun ra một ngụm khí tức nóng bỏng màu đỏ, dần thu công đứng lên.

Sau khi rời khỏi phòng tu luyện, xuyên qua một hành lang lát từ xương người, vừa đi xuống thang lầu thấy một nam tử trung niên cẩm bào đai ngọc ngồi ngay ngắn trong phòng khách rộng rãi.

"Chuyện gì?" Chu Diệu Ly nhìn người nọ, động tác xuống lầu hơi khựng lại, chợt thản nhiên như không có việc gì đi xuống, bình tĩnh hỏi.

Vẻ mặt nam tử trung niên lạnh nhạt, nói: "Chủ gia có phân phó."

"Lệ Liệp Nguyệt đã Kết Anh thành công, lão tổ Lệ thị tự mình bàn bạc với phu phụ Tông Chủ, quyết định một tháng sau sẽ tổ chức đại điển lên ngôi Thánh Nữ."

Sắc mặt Chu Diệu Ly không có quá nhiều thay đổi.

Từ rất lâu trước kia nàng đã có dự cảm này.

Lần trước trên đường đến Lộc Tuyền thành bị Lệ Liệp Nguyệt lấy một địch hai, sau đó bị trọng thương, trong lòng càng hiểu rõ ngày mình thất bại sẽ không quá xa...

Chương 594: Thiếu một nước cờ, có chơi có chịu

Trên thực tế, chỉ bàn về tư chất, nàng tự nhận hoàn toàn không thua kém Lệ Liệp Nguyệt!

Nếu không dù có Tư Hồng thị ủng hộ, nàng cũng không thể ngồi ngang hàng với Lệ Liệp Nguyệt nhiều năm như vậy.

Nhưng đáng tiếc, nàng không họ Tư Hồng, thậm chí rất nhiều tộc nhân Tư Hồng thị không hề thích nàng...

Đến mức việc Tư Hồng thị bồi dưỡng nàng, từ đầu đến cuối đều giữ lại một chút.

Có thể nói, kết cục thua Lệ Liệp Nguyệt đã được định sẵn từ lúc bắt đầu...

"Ta sẽ khiêu chiến nàng một lần cuối cùng trong đại điển, chiến tử trước mặt mọi người." Chu Diệu Ly bình tĩnh nói, nàng hiểu rất rõ thủ đoạn của Lệ Liệp Nguyệt.

Lấy ân oán của đối phương, đối phương đã chính vị Thánh Nữ trước một bước, tiếp theo tuyệt đối không buông tha cho nàng!

Lúc trước Tư Hồng thị bồi dưỡng nàng cũng vì tranh đoạt vị trí Thánh Nữ.

Hiện tại Chu Diệu Ly đã thất bại, nàng đã không còn giá trị gì với Tư Hồng thị.

Tư Hồng thị sẽ không tiếp tục bảo vệ nàng.

Huống chi kéo dài hơi tàn cũng không phải phong cách của nàng!

Thân thế của Chu Diệu Ly nàng quanh co, có thể có ngày hôm nay là do tư chất bẩm sinh, huyết mạch Tư Hồng thị chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nàng từng bước một khó khăn phấn đấu!

Người chưa từng tranh giành cùng thế hệ với Lệ Liệp Nguyệt, căn bản không hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng vĩnh viễn thua một nước cờ, vĩnh viễn thất bại trong gang tấc.

Bây giờ tài nghệ không bằng người, cho dù đã định sẵn thân tử đạo tiêu, nàng cũng muốn chết có ý nghĩa, chết trong tay Lệ Liệp Nguyệt, tự mình kết thúc thân thế là quân cờ trong tranh đấu vị trí Thánh Nữ này, đây là số mệnh mà nàng đã sớm chuẩn bị sẵn cho mình!

Nghe vậy, người Tư Hồng thị lại khẽ lắc đầu, nói: "Chủ gia muốn ngươi tham gia đại điển bình thường."

"Sau đại điển, Thánh Nữ mới lên cần đơn độc bái kiến rất nhiều trưởng bối tông môn, cùng xử trí một vài việc lặt vặt... Nhân cơ hội này, ngươi đến Lưu Lam hoàng triều một chuyến."

"Nơi đó có một nhiệm vụ rất quan trọng, chủ gia có ý để ngươi đi làm."

Chu Diệu Ly hơi sợ sệt.

Nàng hiểu rõ ý của đối phương, thật ra là lấy lý do để nàng rời khỏi tông môn, tránh né sự đối phó của Lệ Liệp Nguyệt.

Mặc dù có khả năng từ đây phải ở bên ngoài, không thuận tiện bằng trong tông, nhưng Tư Hồng thị vẫn muốn bảo vệ nàng.

Tư Hồng thị lại động lòng trắc ẩn với mình?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng, Chu Diệu Ly lập tức kịp phản ứng, chưa chắc Tư Hồng thị đã mềm lòng, mà là cho đến bây giờ chủ gia vẫn chưa tìm được người thật sự có thể thay thế nàng!

Người duy nhất phù hợp với điều kiện của Tư Hồng thị là Bùi Lăng, trước đó không lâu còn kiên quyết từ chối tộc lão Tư Hồng thị tự mình đến mời chào...

Nhận ra điều này, trên mặt Chu Diệu Ly không có bất kỳ vẻ vui mừng gì, nàng gọn gàng dứt khoát hỏi: "Vậy sau này ta sẽ có kết cục gì?"

Tư Hồng thị tạm thời che chở, không có nghĩa tương lai vẫn luôn giữ lại nàng.

So sánh với việc sau khi hốt hoảng trốn đi lại chán nản chết trong một góc khác, Chu Diệu Ly thà rằng oanh liệt chiến một trận!

Hình như đối phương nhận ra suy nghĩ của nàng, hơi mỉm cười: "Ngươi không cần lo lắng quá, chủ gia đã sắp xếp cho ngươi một thân phận mới, sẽ không cố ý để ngươi đi chịu chết."

Nghe vậy, vẻ ngạc nhiên trong mắt Chu Diệu Ly biến thành thành lo nghĩ.

Thánh tông mạnh được yếu thua, vốn Phù Quang Tư Hồng thị không có tình cảm sâu đậm với nàng, bây giờ danh tiếng của Lệ Liệp Nguyệt cực thịnh, đối phương không cần thiết quá quan tâm một kẻ thất bại như nàng.

Nhất là, trong nội bộ Tư Hồng thị còn có rất nhiều người không cam lòng việc bồi dưỡng nàng trong những năm gần đây, sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng này!

Trong tình huống này, cách giải thích duy nhất là nhiệm vụ ở Lưu Lam hoàng triều thật sự rất quan trọng!

Chu Diệu Ly cụp mắt che giấu cảm xúc trong đáy mắt, bình tĩnh nói: "Được."

...

Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm, Tô Chấn Hòa khinh bào buộc nhẹ, ôn tồn lễ độ ngồi trên bồ đoàn, yên tĩnh nhìn huyết trì sôi trào trước mặt.

Thoạt nhìn khu rừng rậm này cành lá rậm rạp, không khác gì rừng rậm bình thường.

Nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện, thật ra cây cối trong cả rừng cây đều trụi lủi, chỉ có một cái thân cây.

Từng đường vân trên cành cây như thiên nhiên tạo thành, rõ ràng là từng khuôn mặt người dữ tợn vặn vẹo.

Những cành lá tươi tốt đều chế ra từ da người, sau khi cắt bớt nhuộm màu, lấy Trấn Hồn Đinh cố định trên cành cây, trang trí ra rừng cây trông rậm rạp xanh tươi.

Tô Chấn Hòa bình thản ngồi trong đó, mấy tia nắng chiếu xuống từ khu rừng, rơi xuống người hắn ta, càng làm nổi bật khí chất phiêu dật xuất trần như trích tiên.

Hắn ta chuyên tâm nhìn chằm chằm mấy bộ thi khôi chìm nổi trong ao, bấm đốt ngón tay canh giờ.

Vào lúc này, một con nha tước màu xanh mực vỗ cánh bay vào trong rừng, trong lúc đó lặng lẽ không có tiếng hơi thở, hạ xuống cành cây cách hắn ta không xa, khàn giọng bẩm báo: "Chủ nhân, Lệ Liệp Nguyệt đã thành tựu Nguyên Anh, một tháng sau sẽ chính vị Thánh Nữ!"

Nghe vậy, pháp quyết trong tay Tô Chấn Hòa cứng đờ, suýt nữa lỡ tay phá hủy thi khôi sắp luyện tốt trong huyết trì.

Lệ Liệp Nguyệt lại nhanh chóng Nguyên Anh như vậy!

Chương 595: Lặng yên rời tông (1)

Là người lớn tuổi nhất trong ba vị chân truyền, lại không có xuất thân yếu hơn Lệ Liệp Nguyệt giống như Chu Diệu Ly, hắn ta không thể là người đầu tiên Kết Anh, căn bản không có bất kỳ lý do gì để giải thích cho mình.

Chỉ vì hắn ta quá yếu!

Hắn ta không bằng Lệ Liệp Nguyệt...

Sau khi vẻ mặt thay đổi một trận, Tô Chấn Hòa ép buộc mình ổn định tâm thần.

Cũng may, tuy việc Lệ Liệp Nguyệt đăng lâm vị trí Thánh Nữ khiến mình mất hết mặt mũi, nhưng người thật sự lo lắng là Chu Diệu Ly!

Sự ảnh hưởng mà Tô Chấn Hòa phải nhận chỉ là phụ, hơn nữa lúc Lệ Liệp Nguyệt vinh quang, sau này chưa chắc không phải là hào quang của hắn ta.

"Lệ sư muội đã..." Nghĩ đến đây, Tô Chấn Hòa chậm rãi mở miệng, "Không, Lệ sư tỷ đã chuẩn bị chính vị Thánh Nữ, vậy chắc chắn có niềm tin tuyệt đối."

"Nhanh chóng chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ, ta muốn tự mình đưa cho Lệ sư tỷ!"

"Đúng rồi, trước đó vài ngày, Giám Sát điện muốn ta bồi thường cho Bùi Lăng thủ hạ của Lệ sư tỷ, không phải ta vẫn lấy lý do bế quan không để ý sao? Đợi chút nữa cũng thu thập một chút, ta cùng mang qua đó."

Nha tước màu xanh nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng!"

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Trong phòng tu luyện, Bùi Lăng kiểm tra giấy viết thư.

Đây là thư hắn đã viết xong từ trước chuẩn bị gửi cho Trịnh Kinh Sơn.

Nội dung bên trong vô cùng đơn giản, đại khái là từ khi mình nghe nói Trịnh sư huynh bị phái đi đào mỏ, trà không nhớ cơm không nghĩ chỉ lo lắng cho sư huynh, chỉ vì mới vào nội môn, căn cơ nông cạn, không dám tự tiện mở miệng cầu xin.

Thế là, Bùi Lăng chỉ có thể cố gắng tu luyện, cuối cùng bây giờ hắn đã Trúc Cơ hậu kỳ, được Lệ sư tỷ triệu kiến, lúc này mới từ bỏ ban thưởng phong phú mà Lệ sư tỷ cho, lựa chọn cầu xin cho Trịnh sư huynh.

Cứ thế phải tốn sức nói năng một hồi, khó khăn lắm mới thuyết phục được Lệ sư tỷ.

Ừ, về sau Trịnh sư huynh không cần tiếp tục đào Nhiêm Lân khoáng ở m lộc Sơn mạch nữa!

Có thể đi Bác La sơn mạch đào mỏ!

Chỉ cần đào đủ năm mươi vạn cân khoáng thạch, có thể trở về tông môn.

Tất cả mọi người là huynh đệ nhà mình, Trịnh sư huynh đừng cảm ơn ta, đây đều là việc sư đệ nên làm...

Đọc tới đọc lui hai lần, Bùi Lăng xác định không bỏ sót bất kỳ điều gì, liền gọi Tiểu Từ đến trước mặt: "Sắp xếp người nhanh chóng gửi phong thư này cho Trịnh sư huynh."

Tiểu Từ vội nói: "Vâng!"

Đợi sau khi nàng rời đi, Bùi Lăng lại gọi Ngọc Tuyết Chiếu đến trước mặt: "Mấy ngày nữa, để Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đến Dạ Lai cốc tiếp nhận thú trận ở đó."

"Ừ..." Ngọc Tuyết Chiếu rất miễn cưỡng gật đầu.

Ghê tởm!

Vốn một mạch Kiêm Tang đã không có nhiều nhân loại ti tiện, hai người này vừa đi, lại mất hai người dập đầu cho nó...

Nghĩ tới đây, nó không nhịn được đề nghị, "Cẩu... Chủ nhân! Có phải người một mạch Kiêm Tang quá ít rồi không? Có nên giảm yêu cầu xuống một chút, chiêu mộ thêm mấy người không? Vậy ngày thường có chuyện gì, cũng có thể thêm mấy tên sai vặt."

"Trong lòng u Dương sư tỷ tự hiểu rõ chuyện này." Bùi Lăng trầm giọng nói, "Không cần ngươi khoa tay múa chân! Ngươi cứ giả trang là ta cho tốt, thường ngày chỉ điểm một vài đệ tử, nghe theo sự sắp xếp của u Dương sư tỷ là được!"

"Còn có, ta muốn tu luyện một môn công pháp, phải bế quan một khoảng thời gian."

"Trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không xuất hiện."

"Ngươi đừng để lộ ra sơ hở gì."

"Nếu làm tốt, chờ sau khi xuất quan sẽ cho ngươi Hóa Hình Đan."

Bùi Lăng lạnh lùng nói, "Nhưng nếu ngươi dám gây chuyện cho ta, ta sẽ lột da ngươi ra!"

Nghe nói tiếp theo Cẩu chủ nhân sẽ không xuất hiện, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức vui mừng, nó cố kìm nén sự hưng phấn nói: "Chủ nhân ngươi yên tâm! Tuyết Chiếu nhất định không gây chuyện cho ngươi! Nhất định cố gắng phối hợp với u Dương Tiêm Tinh, quản lý một mạch Kiêm Tang ngay ngắn rõ ràng cho ngươi."

"Vậy là tốt nhất." Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt lấy ra ba túi trữ vật đặt trước mặt Ngọc Tuyết Chiếu.

"Đồ trong túi bên trái là để lại cho ngươi tu luyện, chắc đủ cho ngươi dùng một khoảng thời gian."

"Cái ở giữa dùng để bồi dưỡng đệ tử bản mạch. Nếu ngươi không biết nên phân chia như thế nào, cứ giao cho u Dương sư tỷ xử lý."

"Về phần cái bên phải..."

Hắn híp mắt lại, lạnh băng nhìn chằm chằm Ngọc Tuyết Chiếu, "Trong này là đồ do Kim gia đưa tới lần trước, còn có số đồ mà ta đền bù tổn thất gấp đôi, cùng trân bảo đồng giá với Hóa Hình Đan. Chờ sau khi Kim Tố Miên sư muội xuất quan, ngươi giao túi trữ vật này cho nàng."

"Nếu ngươi thật sự tham ăn sử dụng một vài thứ trong túi trữ vật ở giữa thì cũng thôi."

"Nhưng phần bồi thường cho Kim gia không được thiếu chút nào!"

"Nếu ngươi dám động vào, cái móng vuốt nào sờ vào, ta sẽ chặt cái móng vuốt đó của ngươi!"

"Về sau lại đưa một bộ da lông này của ngươi cho Kim Tố Miên sư muội, ta nhớ không lầm, hình như nàng rất thích bộ da này của ngươi!"

"Biết, biết..." Ngọc Tuyết Chiếu mắng to Cẩu chủ nhân hẹp hòi ở trong lòng, sau đó nhanh chóng nhận lấy ba cái túi trữ vật này.

Đã dặn dò tất cả những việc cần dặn dò, Bùi Lăng xua tay để Ngọc Tuyết Chiếu rời đi, sau khi xác nhận nó đi xa, hắn đóng cửa phòng tu luyện lại, lấy Huyết Vô Diện đeo lên.

Chương 596: Lặng yên rời tông (2)

Với tu vi hiện tại của hắn, còn chưa thể sử dụng cái mặt nạ pháp bảo này một cách tự nhiên, sau khi khó khăn điều chỉnh một lượt, trong thủy kính phản chiếu ra một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, trong bình thường lộ ra chút khô khan, là cái loại ném vào trong đám đông cũng không tìm ra được.

Khí tức khát máu ngang ngược cũng bị che giấu.

Về phần thân hình thì mập hơn trước đó một chút, trông càng bình thường hơn.

Gọi ra rất nhiều mặt thủy kính, quan sát từ từng góc độ một lượt, khi xác định mình đã khác hẳn lúc trước, lúc này mới khẽ gật đầu.

Sau khi thay đổi hình dáng vẻ ngoài, Bùi Lăng thay đổi áo bào đen đã sớm chuẩn bị xong, bao phủ mình cực kỳ chặt chẽ, lại ngụy trang cho Cửu Phách Đao một chút, lúc này mới lặng yên rời khỏi động phủ.

Trước khi đi, hắn dùng minh bài thao tác, mở ra đại trận trong phòng tu luyện, tạo ra dấu hiệu mình đang bế quan ở bên trong.

Ba ngày sau.

Một chỗ hơi nước dồi dào giữa núi rừng, một cỗ huyết kiệu do bốn tên người giấy khiêng lăng không bay qua.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng đang suy nghĩ dự định tiếp theo.

Ba ngày nay hắn thông qua truyền tống trận đi đường, đã cách xa tông môn.

Hơn nữa, sau khi cố gắng đi lòng vòng một lượt, xác định sau lưng không có người đuổi theo.

Điều này khiến Bùi Lăng hơi yên lòng, bắt đầu cân nhắc hướng đi.

Lệ sư tỷ để hắn ra ngoài du lịch một lần, tăng trưởng tâm cảnh, để tránh lúc thành đan có chỗ bỏ sót, bỏ lỡ cơ hội với Kim Đan nhất phẩm.

Liên quan đến tu vi của mình, tất nhiên Bùi Lăng không dám chậm trễ.

Mặc dù hắn có trí nhớ kiếp trước, cũng không phải một người lớn lên ở Lộc Tuyền thành chưa từng thấy việc đời gì đó như Lệ sư tỷ đã tưởng. Nhưng phương hướng phát triển của hai thế giới khác biệt rất lớn, dùng cảm nhận và nhận biết đời trước để phỏng đoán bí mật Kim Đan kiếp này, ai biết có thể sai một ly đi nghìn dặm hay không?

Tóm lại, Bùi Lăng quyết định nghe theo sư tỷ.

Lúc này hắn hơi nhắm mắt lại, suy tính nơi nên đi.

Ngoại trừ bốn đại hung địa của Bàn Nhai giới, tất cả những nơi trông ra dáng gần như đều đã bị chín môn phái lớn chia cắt sạch sẽ.

Trong đó Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo cùng được xếp vào hàng bốn đại Ma môn với Trọng Minh tông, bị Bùi Lăng loại trừ đầu tiên.

Dù sao hắn đã chịu đủ tông môn âm phủ rồi.

Không hề muốn học hỏi dân phong thuần phác, thích hay làm việc thiện của những "minh hữu" này.

Về phần tình huống bên chính đạo, hiện tại Bùi Lăng không biết nhiều, cũng không dám tùy tiện bước vào.

Càng nghĩ càng thấy nên nghe theo ý kiến của sư tỷ, đến Vạn Hủy hải nhìn xem.

Dù sao trên danh nghĩa nơi này là khu vực trung lập, không chỉ hội tụ rất nhiều tán tu, cũng là nơi rộng rãi lưu truyền nhiều tin tức nhất trong thiên hạ.

Rất nhiều việc hai bên chính ma đều phổ biến ai ai cũng biết ở Vạn Hủy hải.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng điều chỉnh phương hướng huyết kiệu, chuyển hướng đến Vạn Hủy hải, thầm nghĩ nói: "Sau khi đến Vạn Hủy hải, trước tiên tìm một nơi ở tạm. Sau đó đi xem tiệm thuốc mà Chu Diệu Ly chuyển giao một chút. Chỉ có điều, lần này không thể đến đó gặp gỡ kiểm tra, nếu không để lộ hành tung lại được không bù nổi mất."

"Thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống tông môn bên chính đạo kia ở Vạn Hủy hải, dù sao bây giờ ta là nội môn mạch chủ Trọng Minh tông, mặc dù ta không muốn làm kẻ địch với người ta, vẫn phải đề phòng đệ tử chính đạo trừ ma vệ đạo..."

"Còn có, nếu có cơ hội, xem có thể tìm một món lễ vật mang về cho Lệ sư tỷ hay không, dù sao lấy nhiều chỗ tốt của sư tỷ như vậy, không trả lễ thì không hay..."

Vù.

Huyết kiệu phá không mà đi, lập tức biến mất ở chân trời.

Buổi đêm.

Lam Kha thành.

Rừng rậm như dệt, một mảnh đen kịt.

Ánh trăng chiếu xuống khoảng đất trống, ánh xanh rực rỡ vẩy đầy đất như tuyết như sương, gió lạnh đến tận xương.

Một mộ phần nho nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững trên bãi đất trống.

Xung quanh có tốp năm tốp ba người đứng đó.

Những người này đủ cả nam nữ lão ấu, có người quần áo gọn gàng xinh đẹp, có người quần áo không ngay ngắn, còn có người áo gai vải thô... Đều là người từ trên xuống dưới Kế gia.

Trong đám người, Kế Thừa Long ngồi bệt trên mặt đất, vẻ mặt chết lặng nhìn mộ bia trước mắt.

Đã qua rất nhiều ngày...

Mỗi lúc trời tối, số người Kế gia xuất hiện ở đây càng ngày càng nhiều.

Đầu tiên là thứ huynh Kế Thừa Vân, sau đó là huynh trưởng Kế Thừa Phong, rồi đến đường muội Kế Lộ Nhi... Đến tối nay, toàn bộ từ chủ nhân đến tôi tớ Kế gia không thiếu một ai, đã đến đông đủ toàn bộ.

Giống với lần đầu tiên hắn ta đến đây, dù bọn họ kêu khóc, cầu xin, chửi mắng, sợ hãi, tức giận đến thế nào...

Bọn họ đều bị nhốt ở nơi đây cả đêm.

Mãi đến khi mặt trời ló rạng mới có thể trở lại trong phủ, tiếp theo quên sạch sẽ những việc đã gặp phải vào buổi tối.

Vòng đi vòng lại như không có điểm kết thúc.

Hiện tại, đã không còn ai thử chạy trốn, bởi vì đều biết căn bản không chạy thoát được!

"Sương Nhi... Sương Nhi muốn về nhà, nơi này quá vắng vẻ, một tiểu nữ hài như nàng ở đây một mình, chắc chắn cực kỳ sợ hãi."

Chương 597: Vạn Hủy hải

Rất lâu sau, lão phu nhân Kế gia nghiêm mặt mở miệng, "Nàng rất muốn về nhà, cho nên mới liên tục báo mộng cho chúng ta."

"Mẫu thân, ý của ngài là... Chúng ta đưa Sương Nhi về?" Cách đó không xa, gia chủ Kế gia sắc mặt xanh đen, mỏi mệt không chịu nổi khàn giọng hỏi.

Vẻ mặt lão phu nhân Kế gia vẫn đờ đẫn, run rẩy nói: "Sương Nhi lần lượt báo mộng để chúng ta tới đây, tất nhiên có mục đích."

"Chỉ là ban ngày chúng ta sẽ quên đi tất cả, không làm được điều gì cho nàng."

"Hiện tại xem ra, chỉ có thể nhân lúc buổi tối làm chút việc gì đó cho nàng..."

"Đúng! Chúng ta đưa Sương Nhi về!" Nghe đến đó, trong đầu Kế Thừa Long chợt nghĩ đến gì đó, bật thốt lên, "Không phải Sương Nhi không bỏ qua cho chúng ta!"

"Không sai, chỉ cần đưa Sương Nhi đi, không để nàng ở lại đây một mình, chắc chắn nàng sẽ an nghỉ..." Kế Thừa Vân nghe vậy, cũng gật đầu theo.

Mặc dù ban ngày sẽ quên đi tình cảnh đáng sợ này, mặc dù ban đêm cũng không chịu tổn thương có tính thực chất gì, nhưng bọn họ đã chịu đủ rồi!!

Chỉ cần có thể được giải thoát khỏi cơn ác mộng tuần hoàn này, muốn bọn họ làm gì cũng được!

Càng ngày càng nhiều người được nhắc nhở, bị thuyết phục, cho rằng chỉ cần đưa Kế Sương Nhi về Kế gia, bọn họ sẽ không bị quấn lấy thế này nữa.

Thế là, bọn họ đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào mộ phần ở giữa bãi đất trống.

Không biết ai là người đầu tiên ra tay, dùng tay đào ra vốc đất đầu tiền, chẳng mấy chốc những người khác ùa lên, không quan tâm nam nữ lão ấu, điên cuồng đào bới phần mộ.

Dù đào đến mười ngón máu me đầm đìa cũng không tiếc.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng trên đỉnh đầu vẫn lạnh lẽo, cuối cùng bọn họ đã mộ phần ra, để lộ băng quan ở bên trong.

Trong quan tài Kế Sương Nhi nhắm chặt hai mắt, lông mi dài như cánh quạt, nếu không phải cần cổ có một vết bầm, thoạt nhìn chỉ là ngủ thiếp đi.

Nàng mặc huyết y gọn gàng, hai tay xếp chồng đặt bụng dưới, dáng vẻ nằm ngửa rất nhã nhặn, ưu nhã.

Người Kế gia nhìn nàng lại chỉ cảm thấy một luồng hàn khí chạy thẳng lên từ xương cụt.

Bọn họ run rẩy một lát, mới chọn ra mấy tên nam đinh thân thể khoẻ mạnh nhất, khiêng băng quan muốn đưa về thành.

Kế Thừa Long là một người trong số đó, hắn ta chỉ cảm thấy băng quan đặt ở đầu vai truyền đến hàn khí như vật sống, hung hăng chui vào trong thân thể mình.

Điều này khiến hai vai hắn ta run run, hận không thể lập tức vứt băng quan xuống kêu thảm bỏ trốn.

Nhưng lý trí nói cho hắn ta biết, hắn ta căn bản chạy không thoát.

Cho nên hắn ta chỉ có thể đi theo những người khác, khiêng băng quan chậm rãi bước từng bước trong rừng rậm, thử rời đi.

Cứ đi về phía trước, đột nhiên Kế Thừa Long cảm thấy xung quanh xuất hiện một loại thay đổi nào đó.

"Chúng ta ra rồi!!!" Vào lúc này, những người khác cũng phát hiện điểm này, có người vui đến phát khóc, "Ta biết khu trừng trước mặt!"

Ngay lúc bọn họ bước vào núi rừng quen thuộc, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi.

Bọn họ lại trực tiếp về tới Kế gia!

"Sương Nhi trở về!"

Không biết là ai hô lên một tiếng, sau đó vẻ mặt tất cả người Kế gia đều trở nên ngây ngốc.

Bọn họ đồng loạt nở một nụ cười kỳ quái, hé miệng liên tục nói, "Sương Nhi trở về!"

"Sương Nhi trở về!"

"Sương Nhi trở về..."

...

Vạn Hủy hải.

Nơi đây địa hình phức tạp, có nhiều độc vật, chướng khí mọc lan tràn, hiếm thấy phàm nhân, phần lớn là tu sĩ.

Vì vậy phường thị vào núi gần biển, xây dựng trên vách núi cheo leo, quan sát biển xanh rộng lớn, chim bay khó lọt.

Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, cho dù là tu sĩ Luyện Khí kỳ không thể phùng hư ngự phong, cũng có cách đi vào.

Lúc này trong một gian khách sạn gần biển, liên tục vang lên tiếng ăn uống linh đình, trong đại sảnh gần như ngồi đầy người.

Rất nhiều tán tu tốp năm tốp ba chiếm cứ trong đó, đang ba hoa khoác lác như thường ngày.

Những người này mặc trang phục muôn hình muôn vẻ, có người hoa lệ rực rỡ, có người đơn giản mộc mạc, có người quần áo tả tơi, cũng có người hở ngực... Đồ mà bọn họ mang theo cũng cao thấp không đồng đều, dù khí tức lộ ra ngoài có mạnh có yếu lại đều có vẻ hỗn tạp không thuần.

Trong tiếng ồn ào, có người thở ra đầy mùi rượu, lớn tiếng ồn ào: "Lần trước ở Hỏa Thiệt đảo xuất hiện một gốc Bích Linh thảo, không biết cuối cùng rơi vào tay ai?"

"Chắc chắn... Chắc chắn là Côn Vũ lão quái!" Một tu sĩ cũng say khướt, lặng lẽ nói, "Lão quái này Kết Đan nhiều năm, luôn chiếm cứ gần Hỏa Thiệt đảo, trong mắt hắn, đồ vật trên Hỏa Thiệt đảo không phải là đồ của hắn sao? Ai dám tranh với hắn!"

"Chưa chắc là thế." Có tu sĩ chưa say, lý trí phân tích, "Lúc ấy tổng cộng có ba vị Kết Đan tranh đoạt Bích Linh thảo. Ngoại trừ Côn Vũ lão quái, còn có hai nữ tu Kết Đan kỳ, hình như hai nữ tu kia còn cùng một nhóm. Dù Côn Vũ lão quái Kết Đan nhiều năm, nhưng hai tay khó địch lại bốn quyền, có phải Bích Linh thảo rơi vào trong tay hắn hay không, cũng khó nói trước."

"Ha ha ha..." Nghe vậy, mấy tán tu đều nở nụ cười, "Dáng vẻ hai nữ tu kia cũng xinh xắn, nhưng trước kia chưa từng xuất hiện ở quanh đây. Hơn phân nửa là tu sĩ vừa Kết Đan ở địa phương nhỏ nào đó, không biết trời cao đất rộng, tưởng chỉ là tu vi Kết Đan đã có thể xưng hùng ở Vạn Hủy hải."

Chương 598: Nữ tu Kết Đan (1)

"Dù giao thủ chính diện, hai người bọn họ có thể địch nổi Côn Vũ lão quái, nhưng Côn Vũ lão quái lòng dạ cỡ nào, sao có thể cứng đối cứng với bọn họ?"

Tu sĩ không say kia cũng mỉm cười: "Chư vị không biết rồi, hai ngày trước tại hạ vừa nghe nói một chuyện: Côn Vũ lão quái bị trọng thương, bây giờ đã trở lại hang ổ tĩnh dưỡng, còn phái người tìm kiếm vật chữa thương ở khắp nơi..."

Lúc đang nói chuyện, một tu sĩ áo bào đen đi vào khách sạn.

Tu sĩ này thân thể hơi mập, vẻ ngoài khí tức đều cực kỳ bình thường, vác trên lưng một thanh trường đao kiểu dáng thường gặp.

Phát hiện lại có người tiến đến, không ít người vô thức nhìn theo.

Thấy là một khuôn mặt lạ hoắc, dường như tu vi cũng chỉ thường thường, phần lớn lập tức mất đi hứng thú, tiếp tục uống rượu nói chuyện.

Chỉ có mấy người nhìn chằm chằm tu sĩ áo bào đen, sau khi đánh giá một lát đôi mắt sáng lên, rồi nhìn nhau giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì hết, ngầm hiểu thu lại tầm mắt.

Tu sĩ áo bào đen là Bùi Lăng, hắn liếc nhìn toàn bộ đại đường, thấy phần lớn tu sĩ nơi này đều là Luyện Khí kỳ, lẻ tẻ mấy người Trúc Cơ, về phần tu sĩ Kết Đan kỳ lại không thấy một người nào.

Trong đó có một vài tu sĩ Luyện Khí kỳ nhìn hắn với ánh mắt không tốt.

Hắn bình tĩnh gõ gõ quầy hàng trước mặt, tiểu nhị đang bận rộn ở bên trong vội vàng ra đón, cười làm lành nói: "Đã chậm trễ vị đạo hữu này, xin hỏi đạo hữu nghỉ chân hay là ở trọ?"

"Cho bát rượu giải khát trước." Bùi Lăng mở miệng, giọng nói trầm thấp mất tiếng, đây là hiệu quả bổ sung của Huyết Vô Diện, không cần hắn nghĩ cách duy trì.

Thật ra hắn không khát, chỉ là vừa bước vào Vạn Hủy hải vẫn hơi xa lạ với chỗ này, thấy nơi đây vô cùng náo nhiệt, muốn ngồi xuống nghe một ít tin tức.

"Lần đầu đạo hữu đến tệ điếm sao?" Tiểu nhị mỉm cười đề cử, "Tệ điếm tự ủ Ly Châu nhưỡng thuần hậu thơm ngọt, vào cổ họng trong trẻo thoải mái, chỉ cần một trăm linh thạch hạ phẩm một chén; Phượng Cầu tửu thanh mà không nhạt, dày mà không nồng, cũng là một trăm linh thạch hạ phẩm một chén; còn có thức uống trấn điếm, Long Cao Vũ Lộ, thuần khiết ngào ngạt, mềm mại mát lạnh, nể tình đạo hữu mới đến, chén đầu tiên chỉ cần ba trăm linh thạch hạ phẩm... Không biết đạo hữu muốn loại rượu nào?"

"Những cái này đều quá đắt, có loại rẻ không?" Bùi Lăng nghe vậy khẽ nhíu mày.

Đương nhiên trong tay hắn không thiếu linh thạch, nhưng tiền tài không lộ ra ngoài, hiện tai ngay trước mặt rất nhiều người như vậy, không muốn phô trương quá mức.

Tiểu nhị nghe vậy, nụ cười lập tức phai nhạt, từ tốn nói: "Tệ điếm còn có một loại Bách Quả Linh tửu, chỉ cần năm linh thạch hạ phẩm một chén."

"Cái này đi." Bùi Lăng lập tức lấy ra năm viên linh thạch hạ phẩm.

Sau khi tiểu nhị nhận lấy, lấy ra chén rượu gốm thô từ dưới quầy, đi đến bên cạnh một cái vạc, mở nắp vạc ra múc đầy bảy phần, "lạch cạch" đặt lên quầy, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Bách Quả Linh tửu, mời đạo hữu chậm dùng!"

Bùi Lăng bình tĩnh tiếp nhận rượu, hiện tại càng không làm người khác chú ý đến hắn càng tốt, hắn đưa mắt nhìn quanh, tìm một góc khá yên tĩnh để ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, đầu tiên hắn thi triển thuật pháp kiểm tra chén rượu phát hiện không giở trò gì, mới bắt đầu chậm rãi uống.

Cái gọi là Bách Quả Linh tửu, có lẽ chỉ có một phần mười mới là rượu, chín phần mười đều là nước... Mùi rượu mỏng manh, linh lực gần như không có.

Cái hắc điếm này!

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, trước khi hắn tiến vào Trọng Minh tông, mặc dù còn không có cả linh tửu để uống, rượu ngon phàm tục lại không phải thứ trân quý gì.

Sau khi tiến vào Trọng Minh tông, không tới mấy tháng đã vui vẻ sung sướng, tiêu chuẩn ăn ở lên như diều gặp gió.

Nhất là sau khi ôm đùi Lệ sư tỷ, bây giờ động phủ Thúy Lỗi sơn của hắn không bao giờ thiếu đủ loại trân bảo bổ dưỡng, tu luyện.

Lúc này hắn chỉ nếm thử một ngụm rượu liền đặt xuống, không còn hứng thú nữa, ngược lại nghiêm túc nghe ngóng việc mà đám tán tu đang thảo luận.

Côn Vũ lão quái, tán tu Kết Đan trung kỳ.

Cũng coi như địa đầu xà tiếng tăm lừng lẫy một phương ở vùng Vạn Hủy hải này.

Trước kia người này làm nhiều việc ác, nghe đồn sở dĩ có thể tấn thăng Kết Đan, đều vì nhiều năm giết người đoạt bảo tích lũy lại.

Thế nhưng, sau khi Kết Đan chiếm cứ một phương, lại yên tĩnh hơn nhiều.

Nếu không phải Bích Linh thảo có thể tẩy luyện hồn phách, cũng là thứ rất tốt với tu sĩ Kết Đan kỳ, chỉ sợ sẽ không thể kinh động hắn ta đi ra ngoài.

Ngày đó rất nhiều tán tu tận mắt nhìn thấy trận tranh đấu ở Hỏa Thiệt đảo.

Lúc này đang mồm năm miệng mười bắt đầu giao lưu, ngược lại đã giúp Bùi Lăng nhanh chóng hiểu rõ chân tướng.

Đại khái là, Bích Linh thảo kia do một tu sĩ Luyện Khí kỳ phát hiện, kết quả trong quá trình ngắt lấy bị những người khác phát hiện, tiếp theo đã dẫn phát tranh đấu, tu vi của tu sĩ tham dự cũng dần tăng cao.

Mãi đến khi Côn Vũ lão quái xuất hiện, chỉ còn lại đúng hai nữ tu Kết Đan kỳ ngoại lai, các tán tu khác trực tiếp từ bỏ.

Dường như hai nữ tu Kết Đan kỳ ngoại lai kia cũng không dễ chịu, bởi vì gần đây chỉ thấy một nữ tu trong số đó ra vào các nơi ở Vạn Hủy hải nghe ngóng tung tích của Côn Vũ lão quái.

Chương 599: Nữ tu Kết Đan (2)

Một nữ tu khác càng xinh đẹp hơn thì không thấy tăm hơi.

Hoài nghi không phải bị Côn Vũ lão quái giết, là bị Côn Vũ lão quái bắt cóc cầm tù.

Những tán tu này tu vi cao nhất chỉ là Trúc Cơ, thảo luận lên tu sĩ Kết Đan kỳ lại không kiềm chế mồm miệng chút nào, nhiều lần mỉa mai trêu chọc.

Lời nói hành động rất khác với tu sĩ Trọng Minh tông, có vẻ càng kiêu căng khó thuần.

Thế nhưng, xét đến cùng đây là vì bản thân bọn họ cũng rất ít liên hệ với tu sĩ cấp cao.

Tu sĩ cấp cao cũng không rảnh cả ngày đi nghe vách tường gây rắc rối.

Bùi Lăng yên lặng phân tích trong lòng, lúc này lại có một người đi vào cửa khách sạn.

Người tới là nữ tử mi dài mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, nàng mặc áo ngắn tay áo hẹp lập lĩnh màu xanh biếc thêu thụy hạc ngậm chi, váy ba mảnh màu ngà, tóc dài búi thành Bàn Hoàn Kế cắm mấy cây trâm dài hình kiếm, trang phục đơn giản lịch sự tao nhã, vòng eo tinh tế thẳng tắp, toàn thân lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng.

Ánh mắt rất nhiều tán tu chạm đến khuôn mặt nàng đều thay đổi sắc mặt, cúi đầu không dám nhìn nhiều, thậm chí còn dừng lại khí thế nói chuyện ngất trời vừa rồi.

Toàn bộ khách sạn yên tĩnh!

Bùi Lăng nhìn nữ tử này, cũng hơi híp mắt lại.

Tu sĩ Kết Đan!

Hơn nữa, khí tức của nàng vững vàng bình thản, linh cơ thuần túy, hoàn toàn không giống loại hỗn tạp phù phiếm của tán tu, hiển nhiên căn cơ hùng hậu vững chắc... Đây tuyệt đối không phải tán tu!

Nghĩ đến chắc là xuất thân tông môn, có lẽ tông môn sau lưng cũng không yếu.

Dù không phải chín môn phái lớn, cũng là môn phái có thực lực tương đương.

Thế nhưng, trên người đối phương không hề có khí thế hung lệ, nếu không phải có pháp bảo che giấu như mình, hơn phân nửa là đệ tử chính đạo.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không khỏi nhìn nàng thêm một lần.

Hắn chưa từng quen biết với người danh môn chính đạo, cũng không biết đệ tử chính đạo Bàn Nhai giới này có tác phong hành động ra sao...

Ngay lúc Bùi Lăng quan sát nữ tu náy, ánh mắt sắc bén của nữ tu cũng đang đánh giá đám người trong khách sạn. Nàng phát hiện ánh mắt Bùi Lăng, lập tức nhìn về phía hắn.

Chợt con ngươi hơi co vào.

Mặc dù người này thu liễm khí tức rất tốt, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ ra chút khí cơ tinh thuần ngưng thực, hiển nhiên căn cơ không tầm thường cũng không biết đệ tử một phái nào?

Vạn Hủy hải luôn tốt xấu lẫn lộn, phái nào cũng có thể.

Nếu là lúc bình thường, nữ tu này sẽ trực tiếp đi lên chào hỏi, dù sao lần này nàng đi ra ngoài cũng là vì tăng trưởng kiến thức, kết giao đồng đạo.

Nhưng hiện tại nàng còn có chuyện quan trọng phải làm không muốn giao tiếp, vì vậy đứng xa xa gật đầu với Bùi Lăng, liền phân phó tiểu nhị: "Chuẩn bị cho ta một gian phòng thượng hạng."

Nói xong, tiện tay lấy ra một khối linh thạch trung phẩm đập lên quầy.

"Được!" Tiểu nhị lập tức vô cùng nhiệt tình thu hồi linh thạch, ân cần nói, "Mời Tiên tử đi bên này... Tệ điếm còn có Ly Châu nhưỡng tự ủ, Phượng Cầu tửu và Long Cao Vũ Lộ, không biết Tiên tử có muốn một chén không? Khách quý phòng thượng hạng, tất cả rượu chỉ cần chín phần linh thạch..."

Nữ tu kia cũng không quay đầu lại nói: "Đều không cần, ngươi bớt ồn ào nhanh chóng dẫn đường đi."

Đợi bóng dáng nàng biến mất không thấy, trong đại sảnh mới dần khôi phục một ít tiếng động.

Nhưng có lẽ sợ làm phiền đến nữ tu kia, người nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng.

Bùi Lăng đang tò mò lai lịch nữ tu này, đúng lúc một tu sĩ thiếu niên cũng khẽ hỏi đồng bạn: "Nhị thúc, người vừa rồi là ai? Vì sao mọi người đột nhiên không nói gì nữa?"

"Im lặng!" Nhị thúc kia vội vàng vỗ đầu hắn ta một cái, quát lớn, "Đừng lắm miệng!"

Chỉ là thấy chất tử tủi thân, Nhị thúc kia vẫn khẽ giải thích hai câu, "Đó là một trong những nữ tu tranh đoạt Bích Linh thảo với Côn Vũ lão quái vào ngày đó... Những ngày qua nàng luôn nghe ngóng truy sát Côn Vũ lão quái khắp nơi, chuyện này không liên quan đến chúng ta, cần gì tiếp xúc với nàng để gặp xui xẻo!"

Dù vừa nãy nơi này có rất nhiều người đều phán đoán với lời lẽ xác đáng, nữ tu này tuyệt đối không phải đối thủ của Côn Vũ lão quái.

Nhưng bọn họ cũng không phải Côn Vũ lão quái Kết Đan trung kỳ.

Tùy ý thảo luận về tu sĩ cấp cao ở sau lưng thì cũng thôi, dám đối bất kính với người ta ngay trước mặt, nói câu không dễ nghe, nếu không phải quy củ của phường thị Vạn Hủy hải, nữ tu kia muốn một mình đồ sát toàn bộ khách sạn cũng không cần tốn nhiều sức!

Tu sĩ thiếu niên kia nghe vậy nghiêm nghị, những tu sĩ khác không rõ ràng lắm chỉ mơ hồ ngậm miệng theo cũng chợt hiểu ra.

"Uống rượu, uống rượu." Không biết là ai dẫn đầu, toàn bộ khách sạn nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Chỉ là tất cả mọi người ăn ý chuyển hướng chủ đề, bắt đầu thảo luận hoa khôi mới đến của thanh lâu nào đó...

Lại nghe một lúc thấy không còn tin tức gì có giá trị, Bùi Lăng đứng dậy rời ghế đến quầy hàng, ra lệnh tiểu nhị cũng chuẩn bị cho mình một căn phòng thượng hạng.

Dù sao, hiện tại hắn dùng hệ thống uỷ thác tu luyện cần bố trí rất nhiều thứ, chỗ ở điều kiện quá kém không phải chuyện gì tốt với người với mình.

Tiểu nhị kia nghe vậy hơi bất ngờ, lúc đầu còn tưởng là quỷ nghèo không uống nổi rượu mạnh, không ngờ lại có thể ở phòng thượng hạng!

Chương 600: Dung “Pháp”

Thái độ của hắn ta lập tức trở nên nhiệt tình, trên đường dẫn Bùi Lăng đến phòng lại chào hàng rượu tự ủ một lượt, nhưng thấy Bùi Lăng không hứng thứ lắm, lúc này mới hậm hực coi như thôi.

Phòng thượng hạng nằm ở lầu năm của khách sạn.

Đây cũng là tầng cao nhất của khách sạn, mặt hướng ra phố là hành lang, tất cả gian phòng đều hướng ra biển.

Phòng Bùi Lăng là căn chữ Giáp thứ bảy, trước khi đi vào hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện căn chữ Giáp thứ sáu ngay bên cạnh đã mở ra cấm chế, hiển nhiên có người ở.

Bùi Lăng cũng không để ý, sau khi đi vào nhìn một vòng, phát hiện trong phòng đã quét dọn sạch sẽ, chăn xanh màn gấm, bình phong ngọc rèm thêu, ở cửa còn trưng bày hai chậu cây san hô màu đỏ thắm làm đồ tiếp khách, tổng thể cách trang trí khá tinh tế.

Quan trọng nhất là, trang bị riêng khu vực tu luyện.

Khu tu luyện nằm trong góc phòng hướng ra biển, điêu khắc trận pháp loại phòng nhìn trộm, gia cố, tụ linh phổ biến.

Hắn tiện tay thi triển mấy loại thuật pháp dò xét không thấy điều khác thường, khẽ gật đầu ra hiệu tiểu nhị kia rời đi.

Chờ sau khi tiểu nhị rời khỏi đây, Bùi Lăng ra lệnh Cửu Phách Đao: "Ta ra ngoài cửa, ngươi thi triển đao khí ở bên trong."

Tự mình cảm ứng một lúc, phát hiện trận pháp ở chỗ này khá ổn thỏa.

Ít nhất lúc hắn đứng trên hành lang, hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Cửu Phách Đao, lúc này mới yên lòng lại.

"Sắc trời không còn sớm, ngày mai lại đi xem tiệm thuốc mà Chu Diệu Ly bồi thường." Bùi Lăng trở lại trong phòng, âm thầm suy nghĩ, "Hiện tại tu luyện trước."

Hắn đi vào khu tu luyện.

Khu vực này hướng ra mặt biển, lại không xây tường mà xếp đặt nguyên một mặt lưu ly sáng long lanh linh hoạt kỳ ảo, có thể nhìn thấy hết cảnh biển bao la hùng vĩ.

Chỉ là sau khi mở ra trận pháp, tuy trận pháp loại phòng nhìn trộm, gia cố lập tức khởi động, tụ linh trận lại thờ ơ.

Bùi Lăng đánh giá, mới phát hiện trong góc có khảm hai cái lỗ, vừa đúng có thể để linh thạch vào.

Rất hiển nhiên, trận pháp khác tính trong giá phòng, nhưng tụ linh trận lại thêm tiền.

Đây thật sự là một khách sạn như ở nhà.

Bùi Lăng nghĩ thầm, suýt nữa hắn tưởng mình còn ở bên trong tông môn.

Bùi Lăng lắc đầu lấy ra linh thạch, kích hoạt tụ linh trận.

Chẳng mấy chốc, nồng độ linh khí trong khu tu luyện bắt đầu lên cao.

Bởi vì bị trận pháp gò bó, tất cả linh khí đều bị hạn chế ở trong đó, không hề tiết ra ngoài chút nào.

Mặc dù nơi này có hiệu quả tụ linh trận, so sánh với động phủ Thúy Lỗi sơn đâu chỉ khác biệt ngày đêm, nhưng đi ra ngoài cũng nên chấp nhận một chút.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy ra ba bộ băng quan.

Bởi vì khu tu luyện có hạn, không thể cùng lúc đặt xuống ba bộ quan tài, hắn đành phải lấy nữ thi từ bên trong quan tài băng ra, đặt ở trên mặt đất.

Vào lúc này, Bùi Lăng còn chưa Kết Đan, muốn dung "Pháp" thì cần Kim Đan ngoại giới.

Lúc ấy còn ở trong Trọng Minh tông, nếu lấy hệ thống dung "Pháp", chắc chắn hệ thống nhất sẽ tặng hắn Kim Đan của Chu Diệu Ly hoặc là Tô Chấn Hòa. Mặc dù sau đó đã rời khỏi tông môn, nhưng trên đường đi lo lắng tai mắt của Tô thị, nên hắn chưa từng uỷ thác tu luyện.

Lúc này đã đến phường thị Vạn Hủy hải, nơi này là khu vực trung lập, đã không phải ở trong địa giới Trọng Minh tông nữa, Bùi Lăng cũng có thể thở phào.

Hiện tại đúng lúc thử nhìn một chút, xem ba bộ nữ thi này có Kim Đan hay không, có thể để hắn thành công dung "Pháp" hay không.

Dù sao cũng không biết trong thời gian du lịch tiếp theo sẽ gặp phải một vài tình huống gì, tất nhiên càng sớm tăng thực lực của mình càng tốt!

"Cửu Phách, ngươi hộ pháp cho ta." Dù sao mới đến, Bùi Lăng cũng không chắc trị an nơi đây như thế nào, trước khi bắt đầu lại phân phó đao bản mệnh.

Tiếp theo lấy ra xiềng xích trói mình lại, cố định vào mặt đất, vách tường và trên trần nhà ở xung quanh.

Sau khi làm xong một loạt việc chuẩn bị, Bùi Lăng ăn một đống lớn thiên tài địa bảo, cho đến thân thể không thể hấp thu được nữa, mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Dung 'Pháp' chi thuật 】 !"

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần tu vi Kim Đan, kiểm tra ra cần một đầu 'Pháp' ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ có được một đầu 'Pháp', kiểm tra ra ký chủ thiếu Kim Đan..."

"Leng keng! Hệ thống đang lục soát Kim Đan..."

Bùi Lăng thấy mình đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng hơi trầm xuống, quả nhiên trong ba bộ nữ nhi này đều không có Kim Đan!

Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, "Leng keng! Không tìm thấy Kim Đan, hệ thống đang tìm vật liệu tu luyện thay thế..."

"Leng keng! Tìm ra vật liệu tu luyện thay thế, hệ thống tặng miễn phí một phần Nguyên Anh..."

Thế là, Bùi Lăng thấy mình đi về phía nữ thi Nguyên Anh kia.

Căn chữ Giáp thứ sáu.

Màn gấm buông xuống, rèm châu nửa cuốn, trong lò toan nghê mạ vàng một cột hương thơm bay thẳng lên xà nhà, bên trong khói xanh lượn lờ, xung quanh trong veo.

Chương 601: Sư tỷ đi đâu

Đã đốt một phần ba thanh Tịnh Tư Hương chuyên giúp đỡ tu sĩ bình tâm tĩnh khí, ngưng thần an hồn, trong lòng Nguyễn Chỉ vẫn đầy tạp niệm, không thể nhập định.

Nàng xuất thân từ tông môn Tố Chân Thiên đỉnh phong Bàn Nhai giới, từ trước đến nay luôn tình như tỷ muội ruột thịt với sư tỷ Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan nhập đạo trước, tu vi cao hơn nàng.

Trước đó không lâu, nàng được sư tỷ chỉ điểm, cuối cùng thành công bước vào Kết Đan kỳ.

Có điều vì đủ loại lý do chỉ là Chân Đan tứ phẩm, chưa thể trở thành tu sĩ Kim Đan.

Vì thế, Nguyễn Chỉ buồn bã không vui, sầu não uất ức.

Mạc Lễ Lan cũng thấy được vô cùng đau lòng, lấy lý do đến Vạn Hủy hải mua vật liệu luyện khí, dẫn nàng ra ngoài giải sầu.

Nhưng vừa đến phường thị Vạn Hủy hải đã nghe nói Hỏa Thiệt đảo gần đó xuất hiện một gốc Bích Linh thảo.

Thật ra loại linh thực cũng không quá trân quý với đám đệ tử tông môn lớn như bọn họ. Nhưng Mạc Lễ Lan muốn dỗ dành sư muội vui vẻ, vẫn dẫn theo nàng đi xen vào chuyện này.

Giữa chừng bị một Côn Vũ lão quái gì đó xuất hiện cướp đoạt, lời lẽ không chịu nổi, bị Mạc Lễ Lan tiện tay đánh trọng thương.

Nếu không phải bọn họ là đệ tử danh môn chính phái, từ nhỏ đã được dạy dỗ, tâm cảnh bình thản, trong lòng còn có nhân ái sẽ không dễ dàng ra tay giết người, có thể nói Côn Vũ lão quái kia chắc chắn phải chết.

Nhưng sư tỷ muội nương tay, ngược lại rước lấy tai hoạ: Sau đó không lâu, hai người đột nhiên bị tập kích, Nguyễn Chỉ không biết gì hết đã mất đi tri giác, chờ đến khi tỉnh lại tuy mình vẫn bình an, sư tỷ lại biến mất không thấy gì nữa!

Nàng đã tìm kiếm từng tấc đất ở hiện trường, mới tìm được mấy giọt máu.

Trải qua bí pháp truy tung của sư môn, Nguyễn Chỉ phát hiện chủ nhân những vết máu này là Côn Vũ lão quái!

Rất hiển nhiên, đây chắc chắn là Côn Vũ lão quái trả thù!

Chắc chắn sư tỷ đã bị Côn Vũ lão quái ám toán!

Chỉ là, tỉnh táo cân nhắc lại, Nguyễn Chỉ cảm thấy việc này có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Côn Vũ lão quái kia lấy tu vi Kết Đan trung kỳ, cũng coi như ngang ngược một phương ở Vạn Hủy hải, nhưng đây chỉ là với tán tu.

So sánh với loại đệ tử danh môn như nàng, nói không chút khoa trương, mặc dù Nguyễn Chỉ vừa Kết Đan, lại canh cánh trong lòng việc mình chưa thể kết thành Kim Đan, nhưng giao thủ chính diện, dựa vào thuật pháp tông môn cùng rất nhiều pháp bảo, phù lục, loại tán tu như Côn Vũ lão quái chưa được truyền thừa Kết Đan hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng!

Càng khỏi phải nói đến, sư tỷ nàng thành đan trước nàng, cũng là tu vi Kết Đan trung kỳ, hơn nữa nhiều năm đi lại bên ngoài, đã rất quen thuộc với đủ loại mưu mẹo nham hiểm.

Lấy thực lực của Côn Vũ lão quái, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể là đối thủ của sư tỷ nàng!

Hơn nữa, ngày đó tranh đoạt Bích Linh thảo, đối phương đã thèm nhỏ dãi với vẻ ngoài của sư tỷ muội các nàng, lúc bị tập kích Nguyễn Chỉ cũng chỉ hôn mê bất tỉnh, vì sao Côn Vũ lão quái chỉ đưa sư tỷ đi, lại buông tha nàng?

Nghĩ đến đây, Nguyễn Chỉ càng cau chặt hàng lông mày.

Mấy ngày nay, nàng vì điều tra vị trí của sư tỷ, vẫn đuổi giết Côn Vũ lão quái.

Nhưng thực lực đối phương chẳng ra sao cả, bản lĩnh chạy trốn lại là hạng nhất. Nhất là trước đó không lâu Côn Vũ lão quái để người trong sào huyệt thả ra tin tức, nói là mình trọng thương trở về, đang sai người tìm kiếm đồ chữa thương khắp nơi.

Kết quả Nguyễn Chỉ ngựa không ngừng vó giết đến tận cửa, chặn sào huyệt của đối phương liên tục vặn hỏi, mới biết được từ khi Côn Vũ lão quái rời khỏi sào huyệt đi tranh đoạt Bích Linh thảo, chưa từng trở về một bước!

Đối phương bị nàng truy sát không thở nổi, đang chơi trò giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn.

Đáng hận nàng ít rời tông môn, kinh nghiệm không đủ, lại bị việc sư tỷ hạ mất tích tác động, còn tin là thật.

Từ đó về sau, mặc dù Nguyễn Chỉ cũng thăm dò được một ít tung tích của Côn Vũ lão quái, lại không khỏi nghi thần nghi quỷ, không biết nên tin tưởng hay không.

Đến mức cho tới nay nàng vẫn không thể tìm được vị trí thật sự của đối phương.

"Đã qua lâu như vậy, sư tỷ... Rất có thể nàng đã gặp chuyện không may..."

Nghĩ đến đây, chóp mũi Nguyễn Chỉ chua xót suýt nữa rơi lệ, trong lòng thầm thề, "Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải báo thù cho sư tỷ!!"

Trong lòng nàng lập tức ngổn ngang đủ loại cảm xúc, không có tâm trạng tiếp tục tu luyện, lại nhớ tới tiểu nhị vừa đề cử mấy loại rượu, liền đứng lên mở cửa phòng, quyết định xuống lầu uống mấy chén rượu tiện mượn rượu giải sầu.

Vừa mở cửa phòng, chưa đi ra ngoài đã thấy bốn tên tán tu Luyện Khí kỳ rón rén đi ngang qua cửa phòng nàng, dừng lại trước cửa căn chữ Giáp số bảy ngay bên cạnh.

Trong bốn tên tán tu này, một tên áo bào màu tương tai to mặt lớn, vẻ mặt dữ tợn trông hơi hung ác, đeo một cây búa to ở sau lưng; một tên gầy như một cây gậy trúc, mắt tam giác, lông mày hình mũi dùi, vẻ mặt đau khổ; một tên da mặt khô vàng, trong mắt lấp lóe tinh quang, trên mặt đầy vẻ hung ác nham hiểm; tên cuối cùng là một lão tẩu đen gầy, một đôi mắt trắng dã quay tròn loạn chuyển, lấm la lấm lét.

Chương 602: Ma đầu nhận lấy cái chết (1)

Lúc đầu Nguyễn Chỉ cũng không để ý, tưởng đúng lúc bốn người này ở ngay bên cạnh.

Nàng đi ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng, đi đến đầu bậc thang.

Nhưng đi trên bậc thang được một nửa, chợt nghe thấy bốn người kia kề tai nói nhỏ: "Tên vừa rồi vẻ ngoài lạ hoắc, tu vi rất yếu, lại có thể ở trong phòng thượng hạng, xem ra trên người có không ít linh thạch."

"Nhìn thần thái cử chỉ của hắn khác biệt rất lớn với loại người đau khổ kiếm ăn như chúng ta, hơn phân nửa là con em thế gia nào đó ra ngoài du lịch, ngoại trừ linh thạch, chỉ sợ còn có không ít đồ tốt."

"Chắc chắn là con cháu thế gia! Bách Quả Linh tửu năm viên linh thạch hạ phẩm, hắn uống một ngụm liền không chạm vào nữa, hiển nhiên chướng mắt..."

"Trong phường thị không cho phép đấu đá, nhưng loại chim non này không có ai dẫn đường, hơn phân nửa không biết điều ấy. Dù đã nghe trưởng bối trong nhà nhắc đến, chỉ sợ lúc gặp chuyện cũng không dám cược... Chúng ta cùng tiến lên đe dọa hắn một trận, chắc hẳn thu hoạch không ít!"

Bốn người bàn bạc, lập tức bắt đầu dùng sức gõ cửa.

Phanh phanh phanh!

Nghe đến đây, Nguyễn Chỉ cau mày lập tức dừng lại.

Nàng là đệ tử danh môn chính đạo, từ lúc nhập tông, trưởng bối trong sư môn đã ân cần dạy bảo, tu hành là vì làm bản thân cường đại, cũng là vì sau khi cường đại có thể trợ giúp nhỏ yếu, trừ gian diệt ác, giúp rất nhiều sinh linh sống tốt hơn!

Hiện tại, mặc dù vội vã tìm sư tỷ, cũng không rảnh để ý tới một chút việc vặt, nhưng không gặp loại hành động xấu xa này thì cũng thôi, đã gặp, tất nhiên không thể coi chưa từng xảy ra chuyện gì, rời đi thẳng!

Lúc này xoay người, trong nháy mắt lướt qua mấy tầng thang lầu, xuất hiện ở trên hành lang ngoài phòng chữ Giáp, muốn dạy dỗ bốn người này nhưng ngay sau đó...

Cạch!

Cửa phòng chữ Giáp chữ thứ bảy lập tức mở ra, một đạo đao khí huyết sắc ầm vang chém ra!

Phốc.

Hoàn toàn nghe không ra tiếng động nặng nề khi lưỡi đao sắc bén lần lượt chém đầu, bốn cái đầu người gần như đồng thời bay lên cao!

Trong nháy mắt, trên hành lang máu bắn tung tóe, lập tức ngập tràn mùi huyết tinh, một giọng nói bạo ngược giận dữ hét: "Làm phiền chủ nhân tu luyện, chết!!!"

Đầu tiên Nguyễn Chỉ khẽ giật mình, chợt ánh mắt ngưng tụ, Ma tu!

Phòng chữ Giáp thứ bảy.

Khu tu luyện, thỉnh thoảng trận pháp lại hiện lên một luồng ánh sáng nhạt, giam giữ linh khí tràn ngập.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, vươn tay "soạt" một tiếng, một phát kéo váy sam hoa lệ của nữ thi Nguyên Anh xuống.

Sau đó, hai tay hơi dùng sức, quần áo kiểu dáng phức tạp chất liệu tinh tế của đối phương lập tức bị phá tan thành từng mảnh.

Không thể không nói, ba bộ nữ thi mà Lệ thị tặng đều có vẻ ngoài tốt nhất

Trên trán lại có sự tương tự khá nhỏ bé với Kế Sương Nhi.

Nữ thi Nguyên Anh trước mắt có mi cong mắt phượng, lông mi dài dày vểnh lên, da thịt mịn màng nõn nà như sứ, dáng người thướt tha yểu điệu như miếng ngọc đẹp được tạo hình hoàn mỹ, khiến người ta rung động.

Đáng tiếc, đây là bộ thi thể...

Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa tay đặt vào vị trí bụng dưới của nữ thi Nguyên Anh, 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 lập tức vận chuyển.

Lúc mới bắt đầu, tất cả tiến hành rất thuận lợi.

Hệ thống khống chế chân nguyên, còn có vận chuyển công pháp cực kỳ hoàn mỹ, Bùi Lăng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng và khí tức khó mà miêu tả thuận theo chân nguyên của mình, cuồn cuộn chảy vào trong bụng nữ thi Nguyên Anh.

Nhưng thời gian dần trôi qua, khí tức trên người hắn bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa nào đó.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng giông tố.

Bùi Lăng luôn cảm thấy hình như tiếng giông tố này rất quen thuộc, cẩn thận nhớ lại một lát, trong lòng hắn hơi nghiêm nghị.

Đây là tiếng giông tố trong Bồng Doanh quan!

Sau đó, một cảm giác khiến hắn rùng mình sợ hãi mất hồn nhanh chóng lan tràn trong lòng hắn.

Nếu không phải lúc này thân thể Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, hắn gần như hận không thể lập tức nhảy dựng lên gián đoạn tu luyện, đồng thời rời xa nơi đây.

Suy nghĩ này không liên quan đến lòng can đảm, mà là một loại phản ứng khắc sâu trong bản năng.

Dường như từ nơi sâu xa có thứ gì đó rất khủng bố đang sinh ra!

"Pháp" bị hệ thống tinh luyện ra!

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Bùi Lăng.

Hắn không thể miêu tả rốt cuộc "Pháp" là thế nào, cũng không thể hình dung đó là một loại như lực lượng thế nào, nhưng trong lòng rung động mãnh liệt, cùng với loại xúc động khiến trên dưới cả người đều muốn rít lên muốn rời xa khiến Bùi Lăng hiểu rõ: Đây căn bản không phải lực lượng mà tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể khống chế!

Bùi Lăng hoàn toàn không biết gì về "Pháp", thân thể, hồn phách và bản năng của hắn cũng không nhịn được mà run rẩy trước mặt nó.

Hiện tại, hắn có hệ thống uỷ thác tu luyện thì cũng thôi.

Nếu hắn tự tu luyện... Không, nếu hắn tự tu luyện căn bản không thể tinh luyện ra "Pháp"!

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, "Pháp" hỗn hợp với chân nguyên của hắn bị rót vào trong cơ thể nữ thi Nguyên Anh kỳ từng chút một.

Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng cảm thấy "Pháp" đã hoàn toàn bị chuyển dời đến thân thể nữ thi.

Vào lúc này, hệ thống điều khiển hắn sử dụng 【 Vĩnh Chú thần thông 】 với nữ thi Nguyên Anh.

Chương 603: Ma đầu nhận lấy cái chết (2)

Nữ thi Nguyên Anh đã bị Lệ thị luyện hóa tất cả thi khí và tử khí đột nhiên mở hai mắt ra!

Trong hai con ngươi của nàng khói đen mờ mịt, thậm chí tuôn ra từng chuỗi huyết lệ, chẳng mấy chốc loại dị biến này tràn ngập đến cả người nàng.

Cơ thể trắng nõn xinh đẹp trào ra hắc khí cuồn cuộn, trong chốc lát toàn bộ khu tu luyện tràn ngập khí tức.... Lạnh lẽo, oán độc, tịch mịch, chết chóc

Dường như đột nhiên đi từ phòng khách sạn dựa núi hướng ra biển trên đến bãi tha ma vào đêm khuya.

Thậm chí, trận pháp cũng không thể hoàn toàn giam cầm lại tất cả khí tức, đến mức mặt đất bên ngoài khu tu luyện bắt đầu ngưng kết từng lớp băng mỏng, màn gấm rèm châu đều xuất hiện vẻ bị ăn mòn.

Trong lòng Bùi Lăng lại truyền đến sự chấn động mãnh liệt.

Luồng khói đen trên người nữ thi Nguyên Anh cùng gốc rễ với "Pháp" của hắn!

Đây là hệ thống đang tiến hành một loại hiển hóa và tinh luyện "Pháp" của hắn thông qua cơ thể nữ thi Nguyên Anh này!

Sau khi khói đen quanh người nữ thi mờ mịt tới trình độ nhất định, Bùi Lăng cảm thấy tốc độ hệ thống vận chuyển 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 đột nhiên tăng lên!

Ngay sau đó, hắc khí trên người nữ thi cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, từ nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện dao động, tiếp theo không ngừng cuồn cuộn, không lâu sau đã điên cuồng sôi trào như đang đun sôi!

Sau khi sôi trào tới trình độ nhất định, đột nhiên tất cả hắc khí và khí tức lạnh lẽo chẳng lành tràn ngập toàn bộ khu tu luyện đột nhiên ngưng tụ quấn quýt thành một luồng, toàn bộ đâm thẳng vào hai mắt Bùi Lăng!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy hai mắt mình đau nhói, có một cảm giác sợ hãi và đau đớn dữ dội khi bị mũi tên xuyên qua con mắt.

Hắn lập tức không nhìn rõ thứ gì!

Nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, đôi mắt Bùi Lăng không chớp lấy một cái, thậm chí còn đang kiên trì thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 .

Trên thực tế có lẽ mới chỉ trôi qua thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với Bùi Lăng lại cực kỳ chậm rãi!

Cuối cùng tất cả khí tức dung nhập vào hai mắt của hắn.

Hệ thống thao túng Bùi Lăng nhắm mắt lại, sau đó công pháp tiếp tục vận chuyển, hút ngược lại toàn bộ chân nguyên vừa rót vào trong cơ thể nữ thi Nguyên Anh.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao…"

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, cuối cùng Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn lập tức thở dốc từng hơi, cơn đau đớn dữ dội tiếp tục truyền đến, đến mức trên trán hắn lộ ra gân xanh, mồ hôi lạnh tuôn rơi, quần áo đã ướt đẫm.

Phanh phanh phanh!

Đột nhiên tiếng phá cửa vang lên, theo đó là đủ loại tiếng chửi mắng đe dọa.

Không đợi hắn có phản ứng, Cửu Phách Đao đã trực tiếp giết ra ngoài.

Bùi Lăng nhíu mày, hiện tại đôi mắt hắn quá đau vẫn đang nhắm chặt lại, phát hiện toàn bộ người đến phá cửa đã bỏ mình, lập tức vẫy tay gọi Cửu Phách Đao trở về.

Đang muốn hỏi thăm đao bản mệnh xem đã xảy ra chuyện gì, một đạo khí tức xa lạ đột nhiên xuất hiện ngay phía trước cách hắn không xa.

"Mạc sư tỷ!!!"

Giọng nói hàm chứa vẻ hoảng sợ, ngạc nhiên, tức giận, không thể tưởng tượng nổi lập tức truyền vào trong tai Bùi Lăng.

Nguyễn Chỉ nhìn tình cảnh trước mắt, trong đầu lập tức trống rỗng.

Ma tu áo bào đen cầm trường đao trong tay nửa quỳ dưới đất, hắn đang đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, cách hắn không xa là ba bộ nữ thi đang nằm.

Bộ nằm gần nhất lại không mảnh vải che thân.

Còn bộ ở giữa... Mặc dù đã đổi sang cách ăn mặc hoa lệ phức tạp, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, phong cách quần áo khác hoàn toàn với lúc còn sống, nhưng Nguyễn Chỉ vẫn lập tức nhận ra đây là sư tỷ Mạc Lễ Lan của mình!!!

Mạc Lễ Lan một tay nuôi nấng Nguyễn Chỉ, vì an ủi nàng chưa thể kết thành Kim Đan cố ý dẫn nàng đến Vạn Hủy hải giải sầu mới xảy ra chuyện!!

Nguyễn Chỉ chỉ cảm thấy "ong" một tiếng, đứng chết trân tại chỗ, trong chốc lát lại không có phản ứng gì.

Cổ nàng như bị cái gì đó chặn lại, mỗi một lần chuyển động đều rất khó khăn.

Trong ba bộ nữ thi trước mặt, ngoại trừ Mạc Lễ Lan tình cảm như tỷ tỷ ruột thịt ra, nàng đều biết cả.

Bộ nữ thi không một mảnh vải kia là tán tu Nghi m tiên tử, tu vi đã tới Nguyên Anh kỳ, địa vị ở Vạn Hủy hải còn cao hơn cả Côn Vũ lão quái! Tài năng đánh đàn xuất thần nhập hóa, là người lấy đàn nhập đạo điển hình, thậm chí bên trong Tố Chân Thiên còn có sư trưởng từng bình luận về cầm kỹ của Nghi m tiên tử, nói nếu thuở nhỏ bái nhập Tố Chân Thiên, cũng có thể tranh giành vị trí chân truyền một lần.

Bởi vì lý do này, sau khi tu sĩ Tố Chân Thiên đến Vạn Hủy hải, đều đến quán các mà Nghi m tiên tử tọa trấn để ngồi một lúc, lắng nghe tiếng đàn.

Còn có một bộ nữ thi Kết Đan là Huệ Dao Cơ tôn nữ ruột thịt của trưởng lão Linh Lô các.

Linh Lô các được tông môn Cửu Nghi sơn che chở, bởi vì trong các chủ tu đan đạo, đan sư tụ tập nên luôn có địa vị cực cao.

Tuy địa vị thực lực kém xa chín môn phái lớn, nhưng luôn đối xử tôn trọng ở tông môn chính đạo.

Chương 604: Lãng quên kỹ năng (1)

Dù là chưởng giáo Tố Chân Thiên cũng rất khách sáo với trưởng lão trong tông môn này.

Huệ Dao Cơ tuổi nhỏ xinh đẹp, tư chất xuất chúng, xuất thân lại tốt, cũng coi như có chút danh tiếng ở Linh Lô các.

Lúc Nguyễn Chỉ Luyện Khí kỳ từng được trưởng bối tông môn dẫn đến Linh Lô các xin đan dược, có duyên gặp nàng mấy lần, trong trí nhớ đối phương có tính tình hoạt bát, mặc dù hơi được nuông chiều đến mức xảo trá, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên cũng coi như có chừng mực, tổng thể rất là đáng yêu...

Nhưng hiện tại...

Huệ Dao Cơ và Nghi m tiên tử đều giống sư tỷ Mạc Lễ Lan, đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng!

Hơn nữa...

Nguyễn Chỉ chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi vốn đen trắng rõ ràng dần nhuộm thành huyết sắc.

Tên ma tu áo bào đen này mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc đứng bên cạnh Nghi m tiên tử bị lột sạch quần áo nhìn không sót một thứ gì, quần áo ban đầu trên người nàng vỡ thành mảnh nhỏ, tán loạn đầy đất... Cảnh tượng này, nghĩ cũng biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì!

Nhận ra điều này, Nguyễn Chỉ chỉ cảm thấy một cơn giận cuồn cuộn dâng lên, người trong ma đạo... Những ma tu này giống hệt lời sư trưởng đã nói, chúng không kiêng nể gì cả, đúng là phát rồ!!!

Lại không buông tha cả một bộ thi thể!!

Thật sự không có chút nhân tính nào!!

Nếu nàng tới chậm một bước, chẳng phải xác của sư tỷ cũng bị... Không! Rõ ràng đối phương rõ mang theo ba bộ nữ thi này ở bên người, biết đâu sư tỷ đã...

"Ma đầu!! Nhận lấy cái chết!!!" Nguyễn Chỉ trợn mắt đến suýt nứt ra, đột nhiên có hai đạo trường luyện màu trắng bay ra từ trong tay áo, như độc giao xuất động lao thẳng đến Bùi Lăng!

Vào lúc này, nghe đối phương gọi "sư tỷ", trong lòng Bùi Lăng lập tức hoảng sợ.

Nữ thi mà Lệ thị đưa cho hắn là mới giết?!

Tông môn âm phủ đúng là âm phủ!

Trong khoảng thời gian này, Lệ thị rất coi trọng hắn, đường đường là tộc lão cũng tỏ ra hòa ái dễ gần, có vẻ bình dị gần gũi. Đến mức Bùi Lăng cũng suýt quên mất, Cửu A Lệ thị là một trong tam đại thế gia hàng đầu Trọng Minh tông!

Địa vị quyền lực như vậy, cũng không phải gia tộc thân thiện dân dã khác ở trong Trọng Minh tông chủ động nhường bọn họ.

Mà là đời đời chịu sự trấn áp của bọn họ, không thể không phục!

Việc giết người luyện thi như thế, hiển nhiên chỉ là chuyện thường ngày với Lệ thị, cho nên không cần nhắc đến việc làm thế nào đạt được ba bộ nữ thi này.

Lại không ngờ vận khí của Bùi Lăng kém như thế, đúng lúc đụng phải nòng súng của người thân người bị hại!

Hiện tại không có cách nào giải thích được, phải nhanh chóng trốn đi!

Thế là, Bùi Lăng nhịn đau mở hai mắt ra thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , lập tức có hai hàng huyết lệ cuồn cuộn rơi xuống.

Nguyễn Chỉ đầy lửa giận, vốn đang coi như không thấy cái này tiếp tục công phạt, nhưng trong nháy mắt nàng lại cảm thấy thực lực giảm xuống!

Tu vi, khí tức Chân Đan tứ phẩm đột nhiên giảm xuống Chân Đan lục phẩm, gần như sắp rơi vào Trọc Đan!

Xoạt!

Cửu Phách Đao của Bùi Lăng chém ngang mà ra, khó khăn lắm mới chạm đến trường luyện trong tay áo của đối phương, thân đao truyền đến một luồng lực mạnh mẽ tràn trề, hắn lảo đảo lui mấy bước mới ngăn được một kích này!

Chắc chắn đối thủ là đệ tử của Tố Chân Thiên, cùng là truyền nhân chín môn phái lớn, tu vi còn cao hơn mình một cảnh giới lớn, Bùi Lăng không dám chủ quan chút nào, thân thể vừa đứng vững, lập tức vung vẩy Cửu Phách Đao thi triển 【 Huyết Sát đao pháp 】 , chém ra đao khí dày đặc!

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí như thác nước điên cuồng phun trào, gào thét nhào về phía Nguyễn Chỉ.

Con ngươi Nguyễn Chỉ hơi co lại, đao ý của ma tu này thật mạnh!

Mặc dù khí tức của hắn chỉ có Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng có thể vượt cấp giao thủ với nàng... Tông môn Ma đạo bình thường không thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy, tất nhiên là truyền nhân bốn đại Ma môn!

Nghĩ đến thường ngày nghe sư trưởng miêu tả đủ loại hành vi vô nhân tính của bốn đại Ma môn, lại nghĩ tới đến trải nghiệm của sư tỷ khi rơi vào tay ma nhân như thế, Nguyễn Chỉ hận ý ngập trời, trường luyện điên cuồng bay múa, trong nháy mắt đã càn quét sạch sẽ tất cả đao khí, chỉ còn tro tàn!

Nhân lúc Nguyễn Chỉ ngăn lại đao khí của mình, Bùi Lăng một phát kéo đứt xiềng xích, nhanh chóng thu hồi ba bộ nữ thi, sau đó thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , phá vỡ cửa sổ thủy tinh bỏ chạy.

"Soạt."

Nghe được tiếng cửa sổ bị phá, Nguyễn Chỉ đột nhiên quay đầu, vừa hay thấy bóng dáng Bùi Lăng chui ra ngoài cửa sổ, không khỏi quát chói tai một tiếng: "Đừng mơ chạy trốn!"

Nói xong liền muốn đuổi theo.

Nhưng nàng vừa phóng ra ngoài đột nhiên sững sờ, lúc mình nhập đạo đã được sư tôn khen ngợi về tư chất, bàn về thiên phú còn cao hơn cả sư tỷ Mạc Lễ Lan, vì vậy tập độn pháp chiêu bài của Tố Chân Thiên... Môn độn pháp kia gọi là cái gì nhỉ? Thi triển như thế nào? Sao mình lại quên đi???

Nguyễn Chỉ lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đây là độn pháp mà nàng tu tập nhiều năm, sao lại không nghĩ ra cả tên gọi?

Thế là, thấy Bùi Lăng đã thoát khỏi khách sạn, bỏ chạy về nơi xa.

Chương 605: Lãng quên kỹ năng (2)

Nguyễn Chỉ vẫn không nhớ nổi độn pháp của mình, chỉ có thể vừa liều mạng nhớ lại vừa dùng hai chân đi đường như phàm nhân, đuổi theo bóng lưng Bùi Lăng xuyên đường phố qua ngõ hẻm, sau đó khoảng cách đôi bên càng kéo càng xa...

...

Sau một lúc lâu, trong một hẻm nhỏ âm u không người.

Bùi Lăng thấy sau lưng không có người đuổi theo, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển một thuật pháp che đậy tầm mắt, chợt quanh người lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm.

Hàn Tủy Hỏa dấy lên đốt sạch sẽ áo bào đen và xiềng xích.

Cùng lúc đó, hắn dùng ý niệm quán chú vào trong Huyết Vô Diện, thân hình và khuôn mặt bắt đầu không ngừng biến hóa, lại thu Cửu Phách Đao vào trong túi trữ vật.

Trong giây lát, sau khi đi ra từ bên trong ngõ hẻm, Bùi Lăng đã huyễn hóa thành một người hoàn toàn khác biệt.

Bên ngoài ngõ nhỏ là một con đường khá náo nhiệt, lúc này đám người lui tới rộn ràng.

Hai bên đường phố bày rất nhiều quầy hàng, bán đủ loại tạp vật.

Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, thấy một quầy trong số đó có rất nhiều người vây quanh, nhanh chóng chen vào đứng xen lẫn với rất nhiều tán tu.

Sạp hàng này bán một vài công pháp tàn thiên, vật liệu luyện khí, lúc này chủ quán đang nước bọt bay tứ phía chào hàng một bộ công pháp nghe đồn đi ra từ Vô Thủy sơn trang một trong chín môn phái lớn với một tán tu dáng vẻ như người mua: "... Đừng thấy đây là tàn thiên, nhưng Vô Thủy sơn trang cũng có địa vị cao cả trong số bốn đại Ma môn!"

"Năm đó chính ma luận đạo, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, Đại Phù Đồ lệnh Luân Hồi tháp, Tông Chủ Trọng Minh tông đều đẩy Trang Chủ Vô Thủy sơn trang là hạng nhất Ma môn."

"Ra lệnh một tiếng không dám không theo!"

"Khí độ như thế, uy năng như thế, lấy của ngươi một trăm viên linh thạch hạ phẩm cũng gọi là đắt?"

Thoạt nhìn người mua kia mới hai mươi mấy tuổi, lúc này có vẻ hơi dao động không quyết, trầm ngâm nói: "Nhưng đây chỉ là một bộ công pháp Luyện Khí kỳ, hơn nữa còn là tàn thiên..."

"Cũng vì là công pháp Luyện Khí kỳ nên chỉ tốn một trăm linh thạch hạ phẩm!" Chủ quán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Nếu là công pháp cao minh hơn, chưa nói đến ngươi có mua nổi hay không, ta cũng không dám bán! Ngươi nói Vô Thủy sơn trang là quả hồng mềm à? Bọn họ không để ý loại công pháp Luyện Khí kỳ này lắm, ngươi luyện cũng chỉ luyện đến Trúc Cơ kỳ, ai biết ngày nào đó có người của bọn họ tìm tới cửa chém ngươi?"

"Như thế chẳng phải hại ngươi sao?"

"Cái này..." Dường như người kia hơi dao động, thấy thế tán tu đứng xung quanh rối rít mở miệng khuyến khích: "Đạo hữu, hắn nói rất có lý, hay là ngươi mua đi."

"Năm đó mấy vị tiền bối Kết Đan cũng đập nồi bán sắt kiếm một đường cơ duyên, bây giờ con đường có thành tựu, tọa trấn một phương, xưng tổ làm chủ."

"Đúng vậy, đạo hữu, không thể đánh mất cơ hội..."

Bùi Lăng trà trộn ở trong đó, giả vờ cầm lấy một khối tàn phiến trên sạp hàng đánh giá.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Nguyễn Chỉ đã thở hổn hển đuổi theo, nàng liếc nhìn xung quanh, lúc ánh mắt lướt qua Bùi Lăng không hề dừng lại chút nào, trực tiếp chui vào trong hẻm nhỏ cách đó không xa.

Bùi Lăng bình tĩnh, lại nhìn chằm chằm lật qua lật lại tàn phiến trong tay đánh giá.

Thấy Nguyễn Chỉ nhanh chóng chạy ra từ trong ngõ hẻm nhỏ, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt tức giận hỏi một tán tu bày quầy bán hàng gần đó: "Vừa rồi có thấy một tu sĩ áo bào đen đi ngang qua không?"

Chủ quán kia cũng không ngẩng đầu lên: "Tiên tử, tại hạ chuyên tâm làm ăn, không thấy cái gì hết."

Không chỉ hắn ta, tất cả mọi người mà Nguyễn Chỉ hỏi thăm tiếp theo đều nói giống vậy, bọn họ không bận rộn làm ăn cũng bận rộn dạo phố, đều không thấy cái gì hết!

Lúc đầu Nguyễn Chỉ còn tưởng mình vận khí kém, qua mấy lần có ngây thơ hơn cũng hiểu ra, những người này không muốn xen vào việc của người khác!

Trong lòng nàng tức giận, nhưng sự dạy bảo của tông môn lại khiến nàng không thể làm ra việc ép buộc những người này nói thật.

Đứng ngây người trên đường cái một lát, cuối cùng nhịn xuống nước mắt, căm hận giậm chân quay người rời đi.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng mới thầm thở phào.

Cũng may có Huyết Vô Diện, cũng may những tán tu này đều bo bo giữ mình... Cuối cùng đã cắt đuôi người đuổi theo!

Chợt nghĩ đến điều gì đó: "Vừa rồi ta dùng 'Pháp', cho nên nàng mới đuổi theo chậm như vậy?"

"A... Đầu đau quá!"

"Tu vi của ta quá thấp, hình như sau khi cưỡng ép vận dụng 'Pháp' sẽ có tác dụng phụ rất lớn..."

"Phải tìm một chỗ để khôi phục một chút."

Nghĩ vậy, hắn thả tàn phiến trong tay xuống, không ngờ chủ quán đột nhiên dành thời gian hỏi: "Đạo hữu, nếu thật sự muốn, năm mươi linh thạch hạ phẩm lấy đi."

Bùi Lăng nói: "Không dối gạt đạo hữu, trên người tại hạ không có đồng nào, không biết đạo hữu có thể cho thiếu nợ..."

Còn chưa nói hết câu, chủ quán đã xua tay, ra hiệu hắn rời đi.

Thấy thế, Bùi Lăng bình thản ung dung đứng lên, đi về phương hướng ngược lại với Nguyễn Chỉ.

Góc tây nam phường thị, một tiệm thuốc dựa vào núi cạnh biển.

Từ chi tiết có thể thấy được tiệm thuốc này tồn tại đã lâu.

Thế nhưng, bảng hiệu "Chu Ký dược phô" treo cao phía trên vẫn có vẻ mới tinh.

Trong tiệm thuốc người đến người đi, buôn bán thịnh vượng.

Lời editor: Chân thành cảm ơn đại thần Smasher000 đã đẩy 100KP ủng hộ Cẩu Đạo ạ!!! Để chào đón đại thần lâu lắm mới xuất hiện, từ giờ tới 12h đêm, muội đăng mỗi 30p một chương nhaaaaaaaaaa!!!

Chương 606: Tác dụng phụ của "Pháp"

Chỉ là ngoại trừ khách nhân, cả tiệm thuốc không có một người sống, đều là yêu quỷ ký kết huyết khế do khế sách khống chế.

Chưởng quỹ là một giao nhân hiếm thấy, Bùi Lăng chỉ được nhìn thoáng qua lúc đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông.

Tu vi là Kết Đan trung kỳ, có dáng người uyển chuyển đặc biệt của giao nhân, vẻ ngoài tuyệt thế, trông yếu đuối xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu.

Kiểm tra qua khế sách, sau khi xác định Bùi Lăng là chủ nhân mới của mình, giao nhân dịu dàng quỳ gối, giọng nói trong veo linh hoạt kỳ ảo như tiếng trời: "Tiểu tỳ Tương Hà, bái kiến chủ nhân."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, ra lệnh nàng đứng dậy, chợt hỏi mấy việc lợi nhuận của tiệm thuốc.

Tương Hà cung kính bẩm báo: "Chủ nhân, Chu Ký dược phô chủ yếu bán đan dược do tông môn đưa tới..."

Sau khi tổng kết qua, thật ra con đường nhập hàng chủ yếu của tiệm thuốc này vẫn là Trọng Minh tông.

Do thủ hạ Chu Diệu Ly dùng giá thấp thu mua đan sư ngoại môn luyện chế đan dược trong tông, sau đó dùng giá cao bán cho tán tu Vạn Hủy hải.

Mặc dù kỹ nghệ, trình độ luyện đan của đan sư ngoại môn cao thấp không đều, nhưng đều có Đan phong dạy bảo, đủ loại vật liệu cũng được tông môn kiểm tra qua. Cho nên so với đan sư hoang dã bên Vạn Hủy hải này, phần lớn đã coi như tiêu chuẩn khá cao.

Hơn nữa thỉnh thoảng Chu Ký dược phô sẽ cung cấp một vài đan dược hiếm thấy, ví dụ như Trúc Cơ Đan, Chủng Ngọc Đan, An Hồn Đan đủ loại.

Nhưng những đan dược này sẽ không trực tiếp bán ra, mà chỉ bán cho người mua sắm đan dược phổ thông tới trình độ nhất định ở tiệm thuốc.

Cho nên tích lũy được rất nhiều khách quen.

Ngoài ra, theo Tương Hà bẩm báo, còn có một vài vị khách sẽ thông qua tiệm thuốc để tìm kiếm sự giúp đỡ của Trọng Minh tông.

Bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tìm đệ tử Trọng Minh tông thuê giết người, thuê giết người và thuê giết người...

Cũng như vậy, bọn họ cũng cung cấp một vài phục vụ ở Vạn Hủy hải cho đệ tử trong tông.

Ví dụ như lần trước Chu Diệu Ly thuê Tá Đao đường là Tương Hà nhận được truyền âm, sau đó mới đi làm.

Sau khi Bùi Lăng hiểu rõ tình hình tiệm thuốc, lại xem sổ sách do Tương Hà lấy tới, đọc nhanh như gió hiểu rõ ràng, không phát hiện vấn đề gì.

Hơn nữa, lúc này hắn đau đầu muốn nứt ra, gần như khó mà tập trung tinh thần, thế là nhân tiện nói: "Không tệ, tiếp theo cứ xử lý theo quy củ lúc trước. Chỉ là nhớ kỹ, hiện tại chủ nhân của các ngươi là ta!"

"Nếu trong lòng vẫn còn chủ cũ, vẫn nhắc đến, ta cũng không phải người không có tính người, có thể thả cho rời đi."

"Nhưng nếu ở lại để sau này ăn cây táo rào cây sung, đừng trách ta không nể mặt!"

"Ta cũng có tâm đắc với đủ loại hình phạt Thánh tông!"

Tương Hà lập tức nghiêm nghị: "Tiểu tỳ không dám! Sống chết của đám người tiểu tỳ đều chỉ trong một ý niệm của chủ nhân khế sách, tất nhiên lấy khế sách làm chuẩn! Bây giờ chủ nhân tay cầm khế sách, là chủ nhân mà chúng ta quên mình phục vụ."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến với lời nói này của nàng, nói: "Chuẩn bị cho ta một căn phòng yên tĩnh, ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Chẳng mấy chốc, Tương Hà dẫn hắn đến một gian tĩnh thất ở phía sau tiệm thuốc.

Gian tĩnh thất này xây ngay bên cạnh biển, rộng rãi sạch sẽ, bày biện không nhiều nhưng mỗi một món đều cực kỳ tinh tế, bốn vách tường trang trí rất nhiều vật trang trí bằng xương người, bên trong còn có mùi huân hương nhiều năm.

Bùi Lăng vô thức nghĩ đến, chắc nơi này là chỗ ở khi Chu Diệu Ly đến Vạn Hủy hải...

Bởi vì quá mỏi mệt và khó chịu, suy nghĩ còn chưa kết thúc, hắn đã ngủ thật say.

Sáng ngày hôm sau, Bùi Lăng vừa tỉnh dậy đột nhiên xoay người ngồi dậy từ trên giường!

Không được!

Sao tối hôm qua hắn lại trực tiếp tới tiếp nhận tiệm thuốc?

Không biết bây giờ đã để lộ hành tung hay chưa, phải nhanh chóng rời khỏi Vạn Hủy hải!

Bùi Lăng vừa nhanh chóng thu thập đồ đạc, vừa thầm hoảng sợ: Thật sự kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua hắn đã sắp xếp kế hoạch cực kỳ tốt, sao lại phạm phải loại sai lầm này?

Chẳng mấy chốc, hắn đã sắp xếp tốt vật tùy thân của mình, bước nhanh ra ngoài cửa, lúc đến cổng trong đầu Bùi Lăng chợt nghĩ đến gì đó, dừng lại.

Là tác dụng phụ của "Pháp"!

Tối hôm qua hắn đã quên mất phải đề phòng Chu Diệu Ly!

Vì vậy trực tiếp tới tiếp quản tiệm thuốc!

Không, không chỉ như thế.

Từ sau khi hệ thống thiểu năng thăng cấp, hắn đã rất cẩn thận với việc uỷ thác tu luyện.

Dù ở trong động phủ Thúy Lỗi sơn có từng tầng phòng hộ, cũng cẩn thận đề phòng khắp nơi chỉ sợ xảy ra chuyện.

Biết rõ Vạn Hủy hải tốt xấu lẫn lộn, nhưng vì sao ngay ngày đầu tiên vào Vạn Hủy hải đã uỷ thác tu luyện trong khách sạn, còn uỷ thác tu luyện 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 mà lúc trước không thể hoàn thành?!

"Lãng quên cảm giác nguy hiểm, qua một thời gian ngắn mới có thể khôi phục được?" Bùi Lăng cau mày lại, tác dụng này hơi lớn!

Nếu là như vậy, chắc chắn tỉ lệ sống sót của tu sĩ đạt được "Pháp" rất thấp rất thấp...

Không, có lẽ tình huống của hắn không giống những người kia.

Dù sao Lệ Vô Mị từng nói, chỉ tu sĩ Kết Đan kỳ mới có thể nắm giữ lực lượng của "Pháp".

Chương 607: Tác phong Ma môn! (1)

Lúc trước đối phương cho hắn 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 là muốn hắn chờ sau khi Kết Đan lại luyện hóa "Pháp" đạt được trong Bồng Doanh quan, trở thành một phần thực lực của mình.

Nhưng lúc trước Bùi Lăng đạt được "Pháp" là dựa vào hệ thống uỷ thác.

Hệ thống đã sớm luyện hóa "Pháp" cho hắn lúc rời khỏi Bồng Doanh quan.

Nói cách khác, những ngày qua Bùi Lăng vẫn luôn lấy tu vi Trúc Cơ kỳ gánh chịu lực lượng Kết Đan kỳ!

Dù hắn là Thiên Đạo Trúc Cơ, căn cơ hùng hậu, cứ thế mãi cũng rất khó không xảy ra vấn đề.

Tùy tiện uỷ thác 【 Dung "Pháp" chi thuật 】 ở khách sạn chỉ là mánh khóe mới xuất hiện.

Dù sao sau khi vào ở, Bùi Lăng còn nhớ rõ lặp đi lặp lại kiểm tra, làm đủ loại đề phòng.

Nhưng sau dung hợp "Pháp" nhập thể, còn thi triển với người khác, hắn vừa quay đi đã dửng dưng đến Chu Ký dược phô này... Rất hiển nhiên, tu vi của hắn quá thấp, hiện tại không khống chế được lực lượng của "Pháp", sau khi luyện hóa sẽ chịu phản phệ càng lớn hơn, vậy mới khiến hắn đột nhiên nhận ra vấn đề!

Nếu không, rất có thể Bùi Lăng sẽ làm việc càng ngày càng lỗ mãng, nhưng mình lại không hề hay biết!

"Đây chỉ là tạm thời, chờ sau khi Kết Đan, tu vi đủ để khống chế 'Pháp', chắc hẳn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy." Sau khi hắn ngạc nhiên, nhanh chóng nghĩ đến, "Xem ra lực lượng 'Pháp' của ta có liên quan đến lãng quên..."

"Hiện tại, đầu 'Pháp' này bị hệ thống dung nhập vào trong 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , chỉ cần vận dụng môn thần thông này sẽ dùng đến lực lượng của 'Pháp'."

"Chờ sau khi Kết Đan, có thể thử tách rời nó từ bên trong thần thông, dung hợp vào trong thuật pháp khác."

"Hiện tại ta chỉ có thể dựa vào thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 để vận dụng 'Pháp' ..."

"Tối hôm qua rõ ràng nữ tu Tố Chân Thiên kia hận ta thấu xương, lúc truy sát lại không sử dụng bất kỳ độn pháp gì, còn chạy như phàm nhân... Sao tu sĩ Tố Chân Thiên lại không có cả một môn độn pháp ra dáng?"

"Chỉ sợ, nàng cũng chịu ảnh hưởng của 'Pháp' giống ta."

"Chỉ là, ta tạm thời lãng quên cảm giác nguy cơ, còn nàng thì quên đi độn pháp nắm giữ."

"Đương nhiên, nếu hiện tại ta đã lấy lại tinh thần, chỉ sợ nữ tu kia cũng đã khôi phục ký ức, không, có lẽ nàng còn khôi phục sớm hơn."

Dù sao đó là Kết Đan.

Còn là Tố Chân Thiên Kết Đan!

Mặc dù như thế, trong lòng Bùi Lăng vẫn khẽ động, thầm nghĩ: Nếu sau khi mình chính thức đi vào Kim Đan, hắn lại sử dụng "Pháp" này, chẳng phải có thể khiến đối thủ không thể dùng được bất kỳ thuật pháp gì?!

Đến lúc đó bất kể là ai, chỉ cần không phải tu vi cao đến mức nghiền ép mình, lúc giao thủ chỉ có thể dựa vào vật lộn!

Nói cách khác, chỉ cần Bùi Lăng đi vào Kim Đan, có lẽ tu sĩ Kết Đan hậu kỳ bình thường đã không làm gì được hắn.

Nghĩ vậy, hắn lập tức mừng rỡ.

Chỉ là, đây là chuyện sau khi Kim Đan, hiện tại tác dụng phụ khi hắn vận dụng "Pháp" có tai hoạ ngầm không nhỏ, không thể thường xuyên sử dụng.

Vừa đi ra ngoài, chỉ thấy Tương Hà khoác giao tiêu, đầu đội tán hoa vỏ sò, hai tay xếp chồng đặt ở bụng dưới, rất cung kính đứng hầu bên ngoài.

Sau khi thấy Bùi Lăng lập tức tiến lên khom mình hành lễ, tiếng như tiếng trời nói: "Chủ nhân."

Mặc dù giao nhân này và tất cả khôi lỗi yêu quỷ trong tiệm thuốc đều bị khế sách trói buộc, nhưng trong lòng Bùi Lăng còn có lo nghĩ, vẫn không dám ở lại thêm, lúc này tùy ý lên tiếng: "Ta có việc gấp phải về tông, tất cả mọi việc nơi đây vẫn như thường lệ."

Nói xong cũng không đợi Tương Hà nói cái gì, đã nghênh ngang rời đi.

Trong giây lát, Bùi Lăng lại thay đổi bộ mặt, xuất hiện ở phân đà nào đó của Tá Đao đường ở Vạn Hủy hải.

Tá Đao đường.

Lấy ý "mượn đao giết người", là tổ chức sát thủ lớn nhất Vạn Hủy hải.

Đương nhiên, ngoại trừ việc giết người, bọn họ cũng nhận tất cả việc làm ăn có thể kiếm linh thạch.

Bùi Lăng nghĩ đến đây là vì sau khi rời khỏi Chu Ký dược phô, đã nhớ đến ngày đó Chu Diệu Ly thuê Tá Đao đường phái người đi vạn dặm xa xôi đến Lộc Tuyền thành tàn sát Bùi phủ.

Chu Diệu Ly đường đường chân truyền Thánh tông còn làm ăn với Tá Đao đường, chắc hẳn tổ chức này có chỗ hơn người.

Thế là, trên đường đi hắn tìm một chỗ hẻo lánh, sau khi thay đổi hình dáng vẻ ngoài quần áo, nghe ngóng dọc đường bước vào phân đà Tá Đao đường, sau khi nói chuyện một lúc, cuối cùng mua được tài liệu mà mình muốn.

Một phần kiến thức về rất nhiều thế lực ở Bàn Nhai giới đứng ở góc độ Vạn Hủy hải.

Trong đó hàng trước nhất là bốn đại Ma môn.

Đây không chỉ vì sự cường đại của Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Trọng Minh tông và Vô Thủy sơn trang, còn vì bốn đại Ma môn cái sau âm phủ hơn cái trước, không thể nói lý giống chính đạo, thuộc về sự tồn tại mà đám tán tu hoàn toàn không chọc nổi.

Cho nên phải xếp đầu tiên để tránh cho người mới ngu dốt, bản thân trêu chọc phải họa sát thân là việc nhỏ, liên luỵ toàn bộ Vạn Hủy hải mới là chuyện lớn.

Trong tư liệu, đặc biệt nhắc đến một ví dụ: Mười năm trước trong cơ duyên Vạn Hủy hải, Hàn Tư Cổ thiên kiêu ngoại môn Trọng Minh tông mất tích, Giám Sát điện chủ tông này tự mình đến Vạn Hủy hải tìm kiếm.

Lúc Bùi Lăng ở trong tông môn đã được nghe nói đến việc này.

Chương 608: Tác phong Ma môn! (2)

Nhưng lúc đó, hắn nghe được phiên bản bên trong, trọng điểm đặt ở Giám Sát điện chủ, không, phải nói là tông môn không vứt bỏ đệ tử thiên kiêu.

Thậm chí vì Hàn Tư Cổ mà không tiếc xảy ra xung đột với mấy đại tông môn ngồi ngang hàng như Thiên Sinh giáo, lên tận trời xanh xuống tận suối vàng cũng phải đòi lại lẽ phải cho thiên kiêu bản môn.

Trong phần tài liệu này đứng về phía Tá Đao đường, hoặc phải nói trong mắt rất nhiều tán tu Vạn Hủy hải, từ đầu đến cuối đúng là một tai họa!

Ngày đầu tiên Giám Sát điện chủ đến Vạn Hủy hải đã lệnh cưỡng chế tất cả thế lực bản địa đến yết kiến.

Sau đó ra lệnh một tiếng, tu sĩ khắp nơi đào sâu ba thước từng tấc một, tìm kiếm tung tích Hàn Tư Cổ.

Một ngày tìm không thấy, hai mươi chọn một, rút hồn luyện phách ngay trước mặt mọi người, đồ sát cả nhà hắn.

Ba ngày tìm không thấy, mười chọn một, rút hồn luyện phách ngay trước mặt mọi người, đồ sát cả nhà hắn.

Mười ngày tìm không thấy, năm chọn một, rút hồn luyện phách ngay trước mặt mọi người, đồ sát cả nhà hắn.

Một tháng tìm không thấy, ba chọn một, rút hồn luyện phách ngay trước mặt mọi người, đồ sát cả nhà hắn.

Giám Sát điện chủ ở lại Vạn Hủy hải rất nhiều năm mới rời khỏi, trong khoảng thời gian này có thể nói là gió tanh mưa máu, nghĩ lại mà sợ với Vạn Hủy hải.

Hơn nữa còn có ba đại Ma môn khác, thậm chí cả tán tu Ma đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy lý do giúp đỡ tìm kiếm Hàn Tư Cổ, tùy ý cướp bóc tàn sát.

Tá Đao đường là tổ chức sát thủ hàng đầu của Vạn Hủy hải, đứng mũi chịu sào, trong thời gian một năm đã đại thương nguyên khí, hao tổn gần nửa cốt cán cẩn thận bồi dưỡng.

Thậm chí còn có một số thế lực vốn vui vẻ phồn vinh, bởi vậy mà không gượng dậy nổi, nhanh chóng sa sút.

Cho nên, từ đó về sau, toàn bộ Vạn Hủy hải đều có một quy định bất thành văn: Không thể trêu chọc bốn đại Ma môn!

Nhất là đệ tử thiên kiêu của bọn họ!

Bùi Lăng nhìn quan điểm lặp đi lặp lại nhấn mạnh trong tư liệu, tâm trạng phức tạp.

Lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục nhìn xuống.

Trong bốn đại Ma môn, đương nhiên hắn đã biết sơ qua về tác phong của Trọng Minh tông.

Thiên Sinh giáo cũng coi như đã từng quen biết, biết đại khái.

Trong tư liệu này cũng không miêu tả quá nhiều, chỉ nhấn mạnh việc Thiên Sinh giáo lấy xuất thân luận tôn ti, đồng môn đệ tử còn cách biệt một trời một vực, trong mắt bọn họ, tán tu càng là mạng như cỏ rác.

Thế nhưng, thật ra tán tu còn chưa phải tầng dưới chót.

Trong quan niệm của Thiên Sinh giáo, dù thế nào tán tu cũng có thể thác sinh làm người, dù sao cũng có vài chỗ thích hợp.

Ti tiện nhất là rất nhiều dị tộc yêu quỷ tinh quái... Theo Thiên Sinh giáo, không quan tâm những loài này có sinh mệnh có trí tuệ hay không, tất cả đều là vật liệu tu luyện.

Đúng vậy, Thiên Sinh giáo cho rằng, trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất.

Đủ loại còn lại sinh ra vì cung cấp nuôi dưỡng nhân loại.

Cho nên bọn họ không tàn sát dị tộc yêu quỷ tinh quái, mà tuân theo thiên ý, kiên quyết tiến thủ, đó là đại đạo đúng đắn không sai!

Tất cả người ngăn cản bọn họ đều không rõ thiên ý, đi lên con đường sai lầm.

Đều là tà giáo!

Trong tư liệu không nói tỉ mỉ về Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang.

Chỉ nói hai tông môn này, cái trước số người không nhiều, phong cách làm việc cũng là bên khiêm tốn nhất trong bốn đại Ma môn; còn cái sau, phong cách hay thay đổi khó mà suy nghĩ.

Thậm chí có một vài đệ tử sẽ chủ động làm việc thiện, khác hẳn truyền nhân Ma đạo.

Hành động của nó chính tà khó phân biệt, vui buồn thất thường, không thể phỏng đoán... Quan trọng nhất là, tổng thể thực lực đệ tử Vô Thủy sơn trang được công nhận là mạnh nhất cùng giới!

Ở điểm này, Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp và Trọng Minh tông đều từng công khai công nhận.

Bùi Lăng nghiêm túc nhớ kỹ một vài bí quyết đánh giá đệ tử bốn đại Ma môn, quyết định sau này nhìn thấy người giống vậy lập tức cách xa hắn ta một chút.

Lúc này mới vô cùng thấp thỏm nhìn về phía giới thiệu tông môn chính đạo.

Đừng nói cho hắn biết chính đạo cũng là kẻ giống nhau...

Cũng may là, giới thiệu của Tá Đao đường với năm đại tông môn chính đạo, đều phổ biến cho rằng tổng thể bọn họ không thẹn với danh môn chính đạo.

Trong đó chính đạo có cảm giác tồn tại nhất là Cửu Nghi sơn.

Cửu Nghi sơn truyền thừa bắt nguồn sâu xa, liên hệ chặt chẽ với các tông môn chính đạo, hơn nữa từng có ơn lớn với Lưu Lam hoàng triều, vì vậy mơ hồ là người đứng đầu chính đạo.

Lúc trước Giám Sát điện chủ ở lại Vạn Hủy hải giết chóc vô số, là Cửu Nghi sơn ra mặt liên tục bàn bạc với cao tầng Trọng Minh tông, mới khuyên được Giám Sát điện chủ rời đi.

Nếu không, Giám Sát điện chủ ở lại Vạn Hủy hải một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ toàn bộ Vạn Hủy hải từ đây không gượng dậy nổi!

Hàn Ảm Kiếm tông là tông môn kiếm tu điển hình, đơn giản, sắc bén, thuần túy, ngay thẳng... Mỗi lần chính ma giao phong, Kiếm tông đều là người tiên phong.

Tất cả người Kiếm tông đều biết dưới danh kiếm có vô số vong hồn ma tu.

Bùi Lăng nhìn đến đây, lập tức loại trừ hai nơi Cửu Nghi sơn và Hàn Ảm Kiếm tông ra khỏi hướng đi của mình.

Chương 609: Lưu Lam hoàng triều (1)

Sau đó là Yến Tê thành, nơi đây hoang vắng, trừ khi vì mấy loại tài nguyên đặc thù nào đó, nếu không người ngoài hiếm khi đến đây.

Nói cách khác, nếu mình đi Yến Tê thành, chỉ sợ sẽ rất đáng chú ý.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trầm ngâm tiếp tục nhìn xuống.

Một cái tiếp theo là Tố Chân Thiên, tông môn này chỉ nhận nữ tu... Chính là tông phái duy nhất chỉ do nữ tu tạo thành trong chín đại môn phái.

Hơn nữa còn không quan hệ thông gia không cười làm lành, chỉ dựa vào thực lực chiếm một chỗ cắm dùi trong số tông môn đỉnh phong!

Theo tư liệu miêu tả, Tố Chân Thiên cũng là môn phái có thể nói lý lẽ trong số năm tông môn lớn, dưới sự quản lý của nó dân phong thành thật chất phác, ừ, thật sự thành thật chất phác, dân chúng nhiệt tình hiếu khách, đương nhiên cũng thật sự hiếu khách.

Hơn nữa, bởi vì Tố Chân Thiên do nữ tu quản lý, dưới sự quản lý của Tố Chân Thiên thể hiện ra xu thế âm thịnh dương suy rõ ràng.

Cho dù là nữ tử phàm nhân đều rất hào phóng cường thế, biểu hiện cụ thể là sau khi gặp được nam tử hợp ý, thường chủ động xuất kích, nếu sau này tình duyên mong manh hai bên từ biệt nhau, sẽ không liên quan tới nhau nữa, không cần chịu trách nhiệm gì.

Nếu ở chung rất tốt, lúc chia tay nữ tử còn cho chút chỗ tốt coi như tiền chia tay.

Ầy, tóm lại rất thích hợp ở lại.

Nhìn đến đây, Bùi Lăng không khỏi thở dài...

Vốn Tố Chân Thiên là một nơi rất thích hợp.

Dù sao nữ tử ở đó có cường thế hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là hắn lớn lên dưới sự quản lý của tông môn âm phủ, chưa từng thấy phương thế giới nào dân phong thành thật chất phác, nhiệt tình hiếu khách...

Nhưng bây giờ, thi thể một đệ tử Kết Đan Tố Chân Thiên còn đang nằm trong túi trữ vật của hắn, một tên đệ tử Kết Đan khác còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi giết hắn, dù thế nào hắn cũng không dám đi Tố Chân Thiên.

Kìm nén đủ loại cảm giác mất mát, Bùi Lăng nhìn về phía cái cuối cùng trong số chín môn phái lớn, Lưu Lam hoàng triều!

Lưu Lam hoàng triều là nơi khá đặc biệt trong số chín môn phái lớn.

Bởi vì nó là nơi duy nhất lấy phương thức hoàng triều để thống trị quản lý bên dưới.

Hơn nữa, không giống với tám tông phái khác, Lưu Lam hoàng triều tiên phàm hỗn hợp, giữa tu sĩ nhập đạo và phàm nhân không có gì đặc biệt ngăn cách.

Hoàng triều có kỳ thi lớn ba năm một lần, điểm tiên khoa và phàm khoa.

Người trúng tuyển có thể vào triều làm quan.

Thậm chí có một vài phàm nhân, mặc dù không có tư chất tu luyện nhưng thiên tư thông minh, có kiến giải độc đáo ở mặt trị quốc an dân, được hoàng triều coi trọng, địa vị còn cao hơn rất nhiều tu sĩ cấp cao, được ban thưởng đan dược duyên thọ, còn phân phối rất nhiều tu sĩ làm hộ vệ, ra vào vênh mặt hất hàm sai khiến, vinh quang cửa nhà!

Cho dù là tiên khoa, chỉ kiểm tra tu vi nhưng cũng cần kiểm tra đủ loại điển tịch thi từ, càng coi trọng tâm tính.

Thậm chí tiên khoa còn coi trọng tâm tính hơn cả phàm khoa.

Đây là vì trong mắt hoàng triều, phàm nhân sinh tử có hạn, sức lực tầm thường, cho dù làm ác thì cũng có mức độ, mức độ làm hại chỉ thường thôi.

Nhưng tu sĩ lại không phải.

Sau khi tu sĩ nhập đạo sẽ khác hẳn phàm nhân. Dù chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng một cũng có rất nhiều thủ đoạn, khiến phàm nhân có thân thể khỏe mạnh không thể làm gì.

Sau khi đến cao giai, tu vi có thể dời núi lấp biển, thậm chí hái trăng bắt sao, một khi làm ác thật sự hậu họa vô tận, truyền nọc độc vạn dặm!

Vì vậy, rất nhiều pháp lệnh hoàng triều, nếu phàm nhân xúc phạm còn có sinh cơ; tu sĩ đụng vào chắc chắn phải chết!

Đúng thế...

Hoàng triều này quản lý tu sĩ còn nghiêm ngặt và hà khắc hơn cả quản lý phàm nhân!

Cũng chính vì lý do này, Lưu Lam hoàng triều trị an kì diệu, có thể gọi là nơi không thể tranh cãi nhất dưới sự quản lý của chín môn phái lớn!

Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa.

Thậm chí có một vài châu quận hoàng triều, trăm năm qua chưa từng xảy ra vụ án nào ra dáng.

Nói tóm lại, dưới sự quản lý của hoàng triều này, chỉ cần giữ vững quy củ thì có thể rất thoải mái.

Bởi vì mọi thứ đều có luật mà nghe theo.

Nếu tùy ý làm bậy đó là muốn chết!

Sau Lưu Lam hoàng triều là giới thiệu về những nơi kém hơn chín môn phái lớn, nhưng Bùi Lăng nhìn lướt qua đã phát hiện, những tông môn này không có chỗ nào không phải dựa vào chín môn phái lớn để tồn tại.

Ví dụ như Linh Lô các phụ thuộc Cửu Nghi sơn, nói là có lãnh địa độc lập nhưng trên thực tế nối liền với Cửu Nghi sơn, mỗi năm phải tiến cống như nước phụ thuộc.

Người ngoài đi vào những nơi này càng bị chú ý hơn.

Chủ yếu là ra ngoài du lịch, phần lớn tu sĩ đều theo bản năng đi đến nơi phồn hoa, nhất là đến những nơi trực tiếp lệ thuộc chín môn phái lớn, quan sát phong nghi tông môn đỉnh phong.

Chỉ có một vài tình huống đặc biệt mới có thể đến địa bàn những tông môn thứ cấp này.

Xoạt, xoạt, xoạt...

Bùi Lăng đọc nhanh như gió, nhanh chóng nhìn xong cả bộ tư liệu, sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định đến Lưu Lam hoàng triều!

Dù sao hắn đã tiến vào nội môn Trọng Minh tông, là thiên kiêu được Ma môn coi trọng nhưng trên bản tâm vẫn vô cùng hướng tới nơi tất cả đều làm theo quy củ, dù là phàm nhân cũng có thể được tôn trọng như Lưu Lam hoàng triều.

Chương 610: Lưu Lam hoàng triều (2)

Huống chi Lưu Lam hoàng triều có trị an tốt như vậy, có nghĩa không có tình huống bất ngờ thì hắn không cần ra tay!

Như thế, dù thiếu hụt không thể luyện hóa Huyết Vô Diện, vẫn có thể lẩn tránh một cách tốt nhất, càng không dễ để lộ thân phận hành tung.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại hỏi thăm tu sĩ Tá Đao đường: "Ta muốn đến nơi nằm dưới sự quản lý của Tố Chân Thiên để du lịch, nhưng không biết phải đến đó như thế nào?"

Tu sĩ kia nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau giữa nam tu: "Nếu đạo hữu không có trưởng bối Kết Đan kỳ dẫn theo, một mình đi đường, chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian. Có thể đến góc đông bắc phường thị, nơi đó là chỗ neo đậu pháp chu cỡ lớn."

"Trong đó không thiếu pháp chu Tố Chân Thiên lui tới, có thể đi mua sắm xung quanh, chọn một nơi cho thuê chỗ, hộ tống đến đó."

Bùi Lăng nói tiếng cám ơn, để lại mười viên linh thạch hạ phẩm làm thù lao, quay người rời đi.

Trên đường tiến về bến tàu pháp chu cỡ lớn, hắn lại biến ảo hình dáng vẻ ngoài quần áo một lượt, lúc này là một tu sĩ thiếu niên vẻ ngoài đen gầy, tu vi chỉ là Luyện Khí hậu kỳ, cũng tham khảo tu sĩ qua lại, có vẻ bình thường không đáng chú ý.

Lại tùy tiện mua một thanh Phù khí trường đao tính chất thô ráp từ một quán ven đường để đeo ở bên hông, tạm thời dùng làm binh khí và che giấu.

Chẳng mấy chốc hắn đã đến mục đích.

Góc đông bắc phường thị, rõ ràng là một tòa lương cảng thiên nhiên cực lớn.

Cả ba mặt đều là vách đá ngàn trượng đứng thẳng, ôm lấy một vịnh biển gần như hình bầu dục.

Lúc này, trong vịnh biển ngàn buồm bay phần phật, vạn cột buồm san sát, vô số pháp chu cỡ lớn tụ tập!

Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng nhìn thấy tình cảnh hùng vĩ như thế ở phương thế giới này, chỉ thấy gần như non nửa vịnh biển đều bị pháp chu bao bọc, trên mặt biển sóng gợn lăn tăn, vô số tước điểu bay liệng, lông vũ tuyết trắng phản chiếu cả biển trời, xông thẳng lên trời trong tiếng rì rào trong trẻo.

Ở mũi mấy toà pháp chu có người như đang cho cá ăn, đang vung lả tả gì đó vào trong biển, hấp dẫn vô số Thủy tộc tụ tập, khiến nước biển đầu thuyền không ngừng sôi trào như bị đun sôi.

Cơn gió mang theo mùi tanh của biển đập vào mặt, vô số hàng hóa bị vận chuyển lên xuống, cảnh tượng phồn hoa.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh như đã từng quen biết này lại buồn vô cớ một lát, mới đi đến một tòa lầu các cách đó không xa.

Tòa lầu các này chuyên về vấn đề liên quan đến pháp chu.

Sau khi hắn đi vào trong liên tục hỏi mấy người, bị dẫn đến trước mặt một nam tử trung niên vẻ mặt sắc bén ngang tàng.

Nam tử này dáng người cao lớn khôi ngô, màu da hiện ra màu đồng cổ vì bị mặt trời gay gắt thiêu đốt, ăn mặc gọn gàng, đầu đội một chiếc khăn vấn đầu, còn đang lớn tiếng hô vang chỉ huy một chiếc pháp chu dỡ hàng cách đó không xa.

Sau khi nghe gã sai vặt dẫn đường giới thiệu, quay đầu nhìn Bùi Lăng liền gọn gàng dứt khoát nói: "Thuyền này của ta nửa hàng nửa khách, hiện tại còn có mấy chỗ nhưng đều là khoang đáy phía dưới boong tàu, có chấp nhận không?"

Bùi Lăng vội vã rời khỏi phường thị Vạn Hủy hải, tất nhiên lúc này không so đo, lập tức gật đầu, bởi vì bây giờ đóng vai tán tu bình thường nghèo khó, hắn vội vàng hỏi: "Không biết giá cả như thế nào?"

Nam tử kia nói: "Khoang đáy giá rẻ, một chiều đến Lưu Lam hoàng triều, không bao trở về, chỉ cần ba trăm linh thạch hạ phẩm."

"Có thể giảm bớt một chút không?" Bùi Lăng nói, "Vãn bối..."

"Không thể bớt!" Nam tử kia lắc đầu, ngắt lời, "Nếu không ngươi đi hỏi pháp chu khác thôi, chỗ ta chưa từng mặc cả."

Gã sai vặt dẫn đường kia cũng nói giúp vào: "Đạo hữu, vị Chu chưởng quỹ này xử lý mọi việc công bằng nhất, ngươi đi hỏi pháp chu khác, giá cả chỉ có cao hơn."

"Hơn nữa Chu thị pháp chu nằm dưới sự quản lý của Lưu Lam hoàng triều, đạp vào pháp chu như tiến vào bên trong Lưu Lam hoàng triều, nghiêm cấm tranh đấu!"

"Đạo hữu tuổi tác còn nhỏ, tu vi chưa cao thâm, lên Chu thị pháp chu càng an toàn bớt việc!"

Vốn Bùi Lăng chỉ làm dáng một chút, nghe đến đây cũng quyết đoán lấy ra linh thạch.

Sau khi nam tử kia nhận lấy linh thạch, gọi thủ hạ tới ra lệnh hắn ta dẫn Bùi Lăng lên thuyền: "Ta còn có chút hàng hóa trang bị phải trông coi, mời đạo hữu tự lên kia."

Không lâu sau, Bùi Lăng đã bị dẫn lên Chu thị pháp chu.

Trên cơ bản toà pháp chu này giống với pháp chu cỡ lớn xung quanh, trên mặt buồm lớn nhất ghi một chữ "Chu" cực lớn rồng bay phượng múa.

Lúc này ngoại trừ Bùi Lăng còn có mấy người ăn mặc kiểu tán tu, cũng được thủy thủ dẫn vào boong tàu.

Bùi Lăng tùy ý liếc qua thấy là một lão giả khoác huyền bào, khuôn mặt nham hiểm, hình như khí tức của hắn ta hơi kỳ quái, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua thêm mấy lần.

Ai biết, đối phương lập tức có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Bùi Lăng bình tĩnh quay đầu đi, dường như chỉ là vô tình lướt ánh mắt qua đối phương, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác: Thực lực của lão giả huyền bào này cực kỳ mạnh!

Phường thị Vạn Hủy hải, trên núi cao gần biển.

Sắc mặt Nguyễn Chỉ âm trầm, mắt sáng như đuốc, từ trên cao nhìn xuống đám người trước mặt.

Chương 611: Thiền Lâu

Trên vẻ ngoài tinh xảo của nàng lộ ra khí khái hào hùng, lúc này nhìn quanh ba cây trâm hình kiếm dài trên búi tóc chiếu sáng rạng rỡ, có vẻ đặc biệt không dễ chọc.

Đến mức mấy tán tu vốn cũng muốn lên núi cao quan sát mặt biển, còn chưa tới gần đã quay đầu bỏ đi.

Nguyễn Chỉ nhìn lướt qua những người này, phát hiện bọn họ đều không có nhiều chỗ tương tự với ma tu hôm qua, mới lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

Nàng đã tìm qua tìm lại trong phường thị một đêm, lại không có chút thu hoạch nào.

Để đối phương chạy trốn!

Thật sự lẽ nào lại như vậy!

Rốt cuộc tối hôm qua mình đã xảy ra chuyện gì?

Sao lại quên đi độn pháp?

Mặc dù cuối cùng đã nhớ lại, nhưng lúc đó ma tu kia đã sớm trốn không thấy tăm hơi!

Hơn nữa, tán tu ở Vạn Hủy hải này đúng là tốt xấu lẫn lộn.

Tối hôm qua, lúc đầu không ai chịu nói cho nàng biết hướng đi của ma tu áo bào đen, sau đó có người chủ động tiếp cận nàng, tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ tìm vị trí của ma tu áo bào đen, kết quả lại lừa nàng một đống linh thạch đan dược, muốn chạy trốn... Cũng may Nguyễn Chỉ kịp phản ứng ngăn chặn đối phương, hung hăng dạy dỗ một trận!

Nhớ lại những việc đêm qua, Nguyễn Chỉ cảm thấy tâm lực mệt mỏi quá mức, trong lòng vô cùng nghi ngờ: "Sao thuật pháp của ma tu lại lợi hại như thế?"

Tu vi của nàng cao hơn đối phương một cảnh giới lớn, dưới tình huống bình thường, thần thông của đối phương có lợi hại, hiệu quả lúc thi triển với nàng cũng nên có hạn.

Nhưng cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng không chỉ trúng chiêu, hơn nữa trong quá trình trúng chiêu còn mơ hồ chỉ lo vung hai chân đuổi theo, căn bản không suy nghĩ nhiều những việc khác.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Chỉ thầm nghiêm nghị.

May mà tu vi ma tu kia không cao, nếu không chắc chắn tối hôm qua nàng sẽ chịu nhiều thua thiệt!

Quả nhiên, sư trưởng và các sư tỷ nói rất đúng, Ma môn khác với chính đạo, dù so thực lực chính diện không thể bằng đám tu sĩ huyền môn chính đạo như bọn họ, nhưng đủ loại thủ đoạn quỷ quyệt, cũng như trước khi bọn họ đồ thành thường xuyên khó lòng đề phòng...

Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Chỉ càng thêm căm phẫn.

Nếu không phải vì dẫn mình đi giải sầu, sư tỷ căn bản không đến Vạn Hủy hải, cũng không bị...

Có thể nói, sở dĩ Mạc sư tỷ xảy ra chuyện, đơn thuần là vì nàng!

Hiện tại sư tỷ đã gặp nạn, bị giữ xác, dù thế nào cũng phải cướp lại!

Lấy lại bình tĩnh, Nguyễn Chỉ rời khỏi núi cao đến Thiền Lâu.

Thiền Lâu là nơi Lưu Lam hoàng triều thiết lập để giám sát thiên hạ, lấy ý "gió không lay chuyển được tầm nhìn xa của ve sầu", nó trải rộng toàn bộ Bàn Nhai giới, là nơi có tin tức tình báo linh hoạt nhất.

Bởi vì Vạn Hủy hải là nơi tán tu tụ tập, không thể ngồi ngang hàng với Lưu Lam hoàng triều, vì vậy Thiền Lâu này đường hoàng tồn tại, còn không buồn che giấu.

Lúc Nguyễn Chỉ ở trong môn từng nghe sư trưởng nhắc tới, năm tông chính đạo luôn cùng tiến lùi.

Mặc dù Thiền Lâu của Lưu Lam hoàng triều đã nhiều lần tự mình điều tra Tố Chân Thiên, nhưng nếu đệ tử chính đạo hành tẩu bên ngoài gặp chuyện đến xin Thiền Lâu giúp đỡ, hắn cũng không chối từ.

Nhưng Nguyễn Chỉ tự nhận Tố Chân Thiên không yếu hơn Lưu Lam hoàng triều, sư tỷ nhà mình không còn lại muốn đi tìm kiếm sự giúp đỡ của người ngoài, thật sự làm mất mặt tông môn. Cho nên chỉ để mấy thế lực mà Tố Chân Thiên nâng đỡ ở Vạn Hủy hải nghe ngóng khắp nơi, thế lực này còn có thể thám thính đôi chút về vị trí của Côn Vũ lão quái, lại không có cách nào với ma tu áo bào đen đột nhiên xuất hiện.

Nhưng lúc này đã biết vị trí của sư tỷ, mỗi thời mỗi khắc chưa cướp lại xác của sư tỷ, không biết sư tỷ sẽ gặp phải chuyện gì!

Nguyễn Chỉ cũng không quan tâm, trực tiếp bước vào Thiền Lâu lấy ra thứ chứng minh đệ tử Tố Chân Thiên, sau khi người trong Thiền Lâu xác minh thân phận, lập tức tiếp đón nhiệt tình, lâu chủ tự mình đi ra nghênh đón, hỏi thăm nàng có gì muốn phân phó?

"Vị sư huynh này, sư tỷ Mạc Lễ Lan của ta gặp nạn mấy ngày trước, bây giờ xác rơi vào trong tay một ma tu..." Nguyễn Chỉ nhịn xuống nỗi căm hận, nói sơ qua một chút nhưng không nhắc tới tình cảnh nhìn thấy trong khách sạn, chỉ nói lo lắng ma tu sẽ lấy xác Mạc Lễ Lan luyện chế thi khôi, vì vậy muốn để Thiền Lâu giúp đỡ tìm kiếm tung tích ma tu.

Lúc nói chuyện, nàng phất tay dùng linh lực huyễn hóa ra dáng vẻ ma tu áo bào đen, "Hình dáng của ma tu kia thế này, chỉ sợ đây không phải vẻ ngoài ban đầu của tặc tử Ma môn."

Lâu chủ Thiền Lâu quan sát tỉ mỉ một chút, khẽ gật đầu, chợt nói: "Sư muội yên tâm, chỉ cần người này còn ở trong phường thị, nhiều lắm là một canh giờ, ta sẽ giao hắn cho ngươi xử trí."

Ngay sau đó lại nói tiếp, "Nghe nói những ngày qua sư muội vẫn đang truy tìm tung tích một tán tu là Côn Vũ lão quái? Đúng lúc, ta vừa nhận được một phần tin tức có liên quan."

Nguyễn Chỉ nghe vậy giật mình, việc nàng truy sát Côn Vũ lão quái chỉ vì tìm sư tỷ, nếu bây giờ biết ai mới là người thật sự mưu hại sư tỷ, vị trí của Côn Vũ lão quái đã không còn quan trọng với nàng nữa...

Không đúng!

Chương 612: Truy binh đến (1)

Chỉ là một Trúc Cơ hậu kỳ, gặp phải người mới vào Kết Đan như nàng chỉ có thể chạy trốn, sao có thể giết được sư tỷ!

Càng không nói đến Nghi m tiên tử còn là Nguyên Anh!

Đối phương căn cơ hùng hậu vững chắc, khí cơ thuần túy cô đọng, chắc chắn là ma tu trong bốn đại Ma môn.

Chắc chắn cái chết của sư tỷ không phải đối phương tự tay làm ra, mà là trưởng bối trong tông môn của hắn ra tay!

Chỉ là giữa chín môn phái lớn có sự ăn ý, không cho phép lấy lớn hiếp nhỏ.

Đương nhiên, ma tu nói không giữ lời là chuyện thường ngày... Trong lúc âm thầm muốn làm gì không được?

Sau khi sư tỷ mất tích, nàng đã tìm ra vết máu của Côn Vũ lão quái ở gần đó, chắc chắn lão quái có liên quan đến việc này, nếu không cũng biết thứ gì đó!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Nguyễn Chỉ trở nên nghiêm túc, lập tức hỏi: "Là tin tức gì?"

"Mấy ngày trước đó Côn Vũ lão quái bị trọng thương." Lâu chủ tự tay pha chén trà nhỏ cho nàng, lúc này mới nhẹ nhàng nói, "Vì vậy, tự mình thu mua rất nhiều đồ chữa thương ở trong phường thị, tính toán canh giờ, hiện tại cũng gần như khôi phục hoàn toàn."

"Mấy ngày nay, hắn đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách rời khỏi phường thị..."

Nguyễn Chỉ nhíu mày nghe, nói: "Sư huynh chắc chắn vị trí của Côn Vũ lão quái sao?"

Sau lưng nàng có Tố Chân Thiên, cũng không e ngại bốn đại Ma môn.

Quan trọng nhất là, bốn đại Ma môn cũng không e ngại Tố Chân Thiên.

Đôi bên đã ngồi ngang vai ngang vậy, vậy đương nhiên mọi thứ đều phải nói lý.

Cho nên, muốn báo thù cho sư tỷ, nhất định phải tìm ra chứng cứ trưởng bối Ma môn ra tay với Mạc Lễ Lan!

Nếu không nhiều lắm là xử lý ma tu Trúc Cơ kỳ kia, chẳng phải ma nhân thật sự mưu hại Mạc Lễ Lan vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật sao?

"Phần tin tức này vừa nhận được, nếu muốn truy tìm tiếp cần một chút thời gian." Lâu chủ suy nghĩ, nói, "Có lẽ sư muội đã nghe thấy, tệ triều sắp mở ra 'Tiểu Tự Tại Thiên', dựa theo lệ cũ sẽ để đan tu khắp thiên hạ đến đó tham gia đại điển luận đan, gần đây bên triều đình có đưa xuống một vài nhiệm vụ."

"Cho nên số người theo dõi Côn Vũ lão quái cũng không quá nhiều."

"Chỉ sợ phải hai ngày sau mới có thể cho sư muội một lời chắc chắn."

Nguyễn Chỉ thở sâu, khẽ gật đầu trịnh trọng nói cảm tạ.

Sau đó, nàng mượn một gian tĩnh thất của Thiền Lâu, lấy ra Truyền Tin phù mà sư trưởng đưa cho lúc rời tông, cắn răng một cái, mở nó ra.

Lúc rời tông, Nguyễn Chỉ nằm mơ cũng không ngờ sư tỷ Mạc Lễ Lan lại xảy ra chuyện trong lần đi xa cực kỳ bình thường này, càng không ngờ nàng là một Kết Đan lại thất bại khi truy sát Trúc Cơ.

Hiện tại đã bỏ lỡ cơ hội, không thể không xin Thiền Lâu giúp đỡ, nhưng...

Thiền Lâu chuyên về tình báo, nghe ngóng tin tức thì cũng thôi, nếu thật sự bắt được Côn Vũ lão quái, hỏi ra kẻ cầm đầu, cũng không thể để Thiền Lâu ra tay giúp nàng.

Dù Thiền Lâu nể mặt cùng là chính đạo không từ chối, Tố Chân Thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại?

Sau một lần hô hấp, Truyền Tin phù sáng lên, truyền ra giọng nói của sư tôn: "Chỉ Nhi, chuyện gì?"

"Sư tôn..." Nguyễn Chỉ nghe vậy, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, "Đồ nhi hại sư tỷ..."

Bảy ngày sau.

Trời trong xanh vạn dặm không mây, hải tước bay liệng, sóng nước lấp loáng.

Một chiếc pháp chu cỡ lớn vạch phá bầu trời đang nhanh chóng phi hành.

Khoang đáy.

Mười mấy tên tán tu chen trong một khoang chật hẹp, không khí vô cùng ngột ngạt.

Chỉ là tu sĩ ở loại đẳng cấp này, trong tay thường xuyên túng quẫn, cũng không thể làm gì.

Lúc này, mấy tên tán tu tụ tập vào gần cửa khoang đổ xúc xắc tìm niềm vui, ồn ào nói chuyện: "Chậm một bước, nếu không lão tử cũng đến khoang trên, cần gì chen chúc với các ngươi ở cái nơi giống ổ heo này?"

"Lại điên dại rồi? E rằng một đêm ở khoang trên cũng phải trên ngàn linh thạch, phá hủy ngươi bán cho ma tu cũng chưa chắc đáng cái giá này."

"Hắc! Lão tử là đan sư! Các ngươi có nghe tin tức Lưu Lam hoàng triều sắp mở 'Tiểu Tự Tại Thiên' không? 'Tiểu Tự Tại Thiên' là do tiền bối đan tu để lại, bên trong có rất nhiều cảm ngộ đan đạo của vị tiền bối kia. Mỗi lần mở ra, Lưu Lam hoàng triều sẽ tổ chức đại điển luận đan, mời đan tu thanh niên tài tuấn trong cả thiên hạ tiến về. Chỉ cần có thể thông qua vòng ngoài, hoàng triều phụ trách tất cả chi phí đi lại!"

"Nếu có thể vào thêm mấy vòng, còn có rất nhiều ban thưởng... Tài đan thuật của lão tử không trông mong vào vòng trong, vòng ngoài chỉ là chuyện nhỏ!"

"Ha ha, lão Triệu, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi có bao nhiêu trọng lượng, mấy ca còn không rõ sao? Với tài đan thuật kia của ngươi, cũng chỉ có đám tán tu chúng ta mới nịnh nọt mấy phần. Tùy tiện tìm một đệ tử truyền thừa tông môn đã có thể đẩy ngươi xuống, lại còn nghĩ đến việc vượt qua vòng ngoài?"

"Chắc chắn lão Triệu không qua được, nhưng vòng ngoài đại điển luận đan chỉ cần tùy ý luyện chế ra một loại đan dược trung phẩm trước mặt mọi người là đủ. Yêu cầu này cũng không tính quá cao, thiên hạ rộng lớn, dù hoàng triều quy định chỉ cho phép đan sư trong vòng trăm tuổi được tham gia, e rằng cũng có rất nhiều người có thể qua vòng ngoài!"

"Một phát phụ trách chi tiêu của nhiều người như vậy, sau đó còn có rất nhiều ban thưởng... Chậc, chín môn phái lớn đúng là lắm tiền nhiều của."

Chương 613: Truy binh đến (2)

"Nếu chia một ít chỗ tốt này cho chúng ta, cũng đủ để chúng ta hưởng thụ!"

"Hắc hắc, sao có thể? Ngươi không nghe nói sao, cái gọi là đại điển luận đan, còn ngầm được gọi là đại điển kén tài, thoạt nhìn Lưu Lam hoàng triều rất khẳng khái hào phóng, thật ra chỉ là lấy 'Tiểu Tự Tại Thiên' làm mồi nhử, âm thầm cướp đoạt nhân tài với các môn phái lớn khác."

"Trước đây ít năm, thậm chí còn có Yêu tộc, đan sư Ma đạo không chịu được sự dụ dỗ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ đó định cư ở Lưu Lam hoàng triều, nhập chức thái y thự, Thượng Dược cục."

"Nhất là đan sư Yêu tộc kia, có thể gọi là thiên tài Yêu tộc trăm năm khó gặp, lúc cải trang tham gia đại điển luận đan chỉ bảy mươi mấy tuổi, tính toán ra chỉ ngang với người tuổi mới mười sáu của Nhân tộc chúng ta thôi. Thuật luyện đan của hắn vô cùng tinh diệu, ngay cả trưởng lão Linh Lô các được mời đến làm trọng tài cũng vô cùng kinh diễm."

"Sau này vì bị Lưu Lam hoàng triều thuyết phục, ở lại đế đô hoàng triều nhậm chức, Yêu tộc cũng xôn xao."

"Ma tu kia cải tà quy chính, còn xuất thân từ Ma đạo Vô Thủy sơn trang hạng nhất trong bốn đại Ma môn..."

Trò chuyện một chút, toàn bộ tán tu trong khoang thuyền cũng không nhịn được gia nhập vào.

Duy chỉ có trong góc hẻo lánh, một lão giả huyền bào và thiếu niên đen gầy Bùi Lăng dựa vào Huyết Vô Diện huyễn hóa đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, thờ ơ không nói một lời.

Lúc này trông Bùi Lăng như đã nhập định, thật ra đang tập trung lắng nghe.

Dù sao, tiếp theo hắn sẽ đến Lưu Lam hoàng triều du lịch, tất nhiên cũng muốn hiểu biết việc có liên quan.

"'Tiểu Tự Tại Thiên'? Đại điển luận đan?" Vẻ ngoài Bùi Lăng bình tĩnh, lại thầm nghĩ, "Như thế chẳng phải hiện tại có rất nhiều người đang đến Lưu Lam hoàng triều sao?"

Chỗ nhiều người cũng thường xảy ra nhiều việc.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, suy nghĩ có nên tiếp tục tiến về Lưu Lam hoàng triều không?

Chỉ là ngoại trừ Lưu Lam hoàng triều, hình như những nơi khác cũng không thích hợp lắm...

Ngay lúc Bùi Lăng đang suy nghĩ, một giọng nói uy nghiêm lập tức truyền khắp toàn bộ pháp chu: "Phân lâu Thiền Lâu của Lưu Lam hoàng triều ở Vạn Hủy hải nghi ngờ trong pháp chu có ma tu ẩn nấp, nhanh chóng dừng lại chờ điều tra!"

Ngay sau đó, toàn bộ pháp chu hơi chấn động một chút, lập tức ngừng lại!

Cùng lúc đó, vách khoang pháp chu sáng lên từng nét bùa chú, con ngươi Bùi Lăng hơi co lại, những phù văn này đều là gia cố, phong cấm, dò xét thậm chí cả truy tung... Đây là đang đề phòng tu sĩ trên pháp chu bỏ chạy!

"Người Thiền Lâu!"

"Thiền Lâu linh thông tin tức, nhất định sẽ không sai... Xem ra trên pháp chu thật sự có ma tu trà trộn!"

"Chỉ có điều, không phải lúc trước hoàng triều không cấm ma tu đến đó sao?"

"Đúng vậy, đệ tử cũ của Vô Thủy sơn trang còn đang làm quan ở thái y thự..."

"Ngốc hả? Hoàng triều chỉ không cấm những ma tu ở trong Ma đạo nhưng trái tim hướng về chính đạo, nếu là loại ma đầu động một tí đồ sát tám ngàn dặm, sao có thể dung túng nhập cảnh?"

"Trong luật pháp hoàng triều, tu sĩ giết nhầm phàm nhân còn phải phục dịch trăm năm, loại ma tu bụng dạ ác độc kia, tất nhiên phải chặn ở ngoài quốc cảnh."

Trong tiếng ồn ào, lão giả huyền bào trong góc nhanh chóng ngước mắt nhìn bốn phía, lúc thấy rất nhiều phù văn trên vách khoang, cơ bắp khóe mắt giật giật, vẻ mặt hung ác nham hiểm hơn mấy phần.

Đột nhiên cúi đầu, dựa vào mũ trùm để che khuất khuôn mặt.

Chẳng mấy chốc, giọng nói uy nghiêm kia lại quát: "Tất cả tu sĩ dựa theo sắp xếp khoang, lần lượt đến boong tàu."

"Trong vòng một nén nhang, tất cả người không xuất hiện trên boong tàu đều bị coi là ma tu, xử trí ngay tại chỗ!"

Nghe vậy, rất nhiều tán tu đều chấn động!

Thế nhưng cũng không quá hoảng sợ: "Dù sao hoàng triều cũng là danh môn chính đạo, sẽ không giết hại chúng ta mà không có lý do, xem ra ma tu trà trộn vào lần này có thủ đoạn vô cùng độc ác! Đi đi đi, nhanh chóng đến boong tàu, nơi đó có người Thiền Lâu trông coi, ma tu muốn làm loạn cũng không có cơ hội."

"Không sai! Đi nhanh chút, đừng ở lại trong khoang. Ma tu đều là mấy tên phát rồ, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì? Chẳng may tự thấy không có cơ hội chạy trốn, có thể kéo theo một cái đệm lưng thì kéo một cái, chẳng phải đột nhiên nộp mạng sao?"

"Có lý! Chúng ta nhanh... Sao lần này tốc độ của Thiền Lâu lại chậm như vậy? Không thể bắt ma tu trước khi hắn trà trộn vào đây sao? Nghĩ đến mấy ngày nay lão tử ngồi cùng một pháp chu với ma đầu, cả người lão tử đều khó ở! Còn nhớ rõ lúc trước ma đầu nào đó tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, tự bạo trên một chiếc pháp chu, kéo theo rất nhiều người cùng xuống hoàng tuyền..."

Trong tiếng bàn tán lo lắng, đám tán tu tranh nhau chen lấn chạy lên boong tàu.

Lúc này đang có một đoàn người đứng lơ lửng ở khoảng không phía trên boong tàu.

Người dẫn đầu là lâu chủ phân lâu Thiền Lâu ở Vạn Hủy hải mới lên tiếng để pháp chu dừng lại, hắn ta mày kiếm mắt sáng, nhìn bề ngoài khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, lúc này đứng chắp tay bình tĩnh nhìn trên boong tàu càng ngày càng nhiều tán tu và thủy thủ.

Cách lâu chủ phân lâu này không xa lại có mấy nữ tu mặc quần áo hoa lệ, vẻ ngoài tuyệt thế.

Chương 614: Che giấu thiên cơ (1)

Trông người cầm đầu tuổi chừng hai mươi, chải Song Đao Kế, khuôn mặt như phù dung, trâm cài tóc hình kiếm, làn da nàng trắng hơn tuyết, mắt như hoa đào, cổ áo vuông nền xanh nhạt thêu loan phượng ngậm hoa, áo ngắn tay áo hẹp màu trắng, phía dưới là chiếc váy mười sáu mảnh nền xanh biếc thêu châu báu và hoa, buộc thắt lưng gấm màu quýt điểm xuyết châu ngọc. Lúc đứng giữa khoảng không, tay áo nhẹ nhàng, vạt áo bay múa như thần phi tiên tử, sẽ cưỡi gió bay đi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Mấy nữ tu đứng bên cạnh nào đều có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, phong thái rạng rỡ.

Bên trong có một người mặt mày tinh xảo, cả người tản ra khí khái hào hùng... Bùi Lăng lề mà lề mề là người cuối cùng rời khỏi buồng nhỏ ngẩng đầu thấy vậy, trong lòng lập tức run lên.

Kia là nữ tu Tố Chân Thiên!

Xem ra những nữ tu này là viện quân đến từ Tố Chân Thiên!

Bởi vì chiếc pháp chu cỡ lớn này là nửa khách nửa hàng, mặc dù số lượng hành khách không nhiều, nhưng cũng chen lấn trên boong tàu to lớn như vậy.

Chẳng mấy chốc đã có thủy thủ tiến lên bẩm báo: "Khách nhân đều đã rời khỏi khoang thuyền, bây giờ trong khoang thuyền chỉ còn người đi theo pháp chu và hàng hóa."

Nghe vậy Lâu chủ phân lâu kia nhắm mắt cảm ứng một lát, xác nhận trong khoang thuyền thật sự không còn tán tu nào nữa, khẽ gật đầu nói với nữ tu Tố Chân Thiên áo trắng váy xanh cầm đầu đám người: "Kiều sư tỷ, thật xin lỗi, phân lâu không thể suy tính tung tích dấu vết của ma tu Trúc Cơ mà Nguyễn sư muội đã gặp vào ngày đó."

"Nhưng Côn Vũ lão quái chắc chắn đang ở trên chiếc pháp chu trước mắt!"

"Thạch lâu chủ khách sáo." Nữ tu họ Kiều kia truyền âm nói, "Quý lâu tin tức linh thông, phân lâu các nơi đều kết hợp với tu sĩ chuyên thôi diễn, còn có thể truy tìm cả Côn Vũ lão quái Kết Đan kỳ, nhưng không tìm thấy tung tích ma tu Trúc Cơ kia. Có thể thấy, hoặc là người này là hậu bối được một vị Ma đạo cự phách nào đó cực kì cưng chiều, mang theo pháp bảo che giấu thiên cơ."

"Hoặc là, hạt giống chân truyền trong bốn đại Ma môn, có tên trong danh sách bí mật, có tông môn trấn áp khí vận mệnh số."

Bản thân nàng là chân truyền Tố Chân Thiên, biết được rất nhiều bí mật chỉ đám thượng tầng mới hiểu rõ.

Các tông phái đều bảo vệ đủ kiểu với hậu bối mà mình coi trọng.

Cho dù là Ma môn chỉ quan tâm mạnh được yếu thua cũng không ngoại lệ.

Dù sao, tu sĩ có trường sinh, cuối cùng cũng cần tân huyết bổ sung.

Một lý lẽ đơn giản nhất, dưới gối đối thủ có rất nhiều người tài, phe mình lại không có người kế tục, cứ thế mãi, không hỏi cũng biết kết quả như thế nào.

Cho nên, dù là bốn đại Ma môn sàng chọn cực kỳ tàn khốc, nhưng một khi đạt tới tiêu chuẩn được coi là nhân tài đời sau có thể bồi dưỡng, tông môn sẽ dốc hết sức bồi dưỡng, sẽ tiến hành đủ loại che chở với đệ tử được coi trọng.

Trong đó đề phòng suy tính thiên cơ là thủ đoạn cơ bản.

Nếu không, dù là đệ tử tài giỏi đến cỡ nào, không cho đi rèn luyện cũng khó thành tài, nếu sau khi cho đi ra ngoài lại bị tông môn đối địch suy tính ra hành tung, điều động cường giả thế hệ trước đến đó đánh giết, chẳng phải tâm huyết nhiều năm sẽ trôi theo dòng nước?

Có lẽ chính đạo không biết làm loại chuyện này, Ma đạo lại không phải.

Thậm chí trong đám Ma đạo, trong cùng một tông còn có thể ngầm ra tay.

Vì vậy chín môn phái lớn và một vài tông phái thế lực cường đại thứ đẳng, đều có bí sách pháp bảo cùng loại với chân truyền, để tông môn trấn áp khí vận mệnh số của nhân vật quan trọng.

Vừa đề phòng bí thuật thiên cơ, còn có thể tăng khí vận cho hắn.

Đây cũng là nguyên nhân chín môn phái lớn có thể mãi thịnh vượng không suy tàn, dù tông môn tầm thường có vận khí tốt xuất hiện một hai thiên tài tuyệt thế, lại vì căn cơ nông cạn, cuối cùng một bước thụt lùi, từng bước thụt lùi, không thể rung chuyển địa vị của chín môn phái lớn.

Điểm này, Thạch lâu chủ trước mặt cũng không biết rõ ràng lắm, Nguyễn Chỉ mới vào Kết Đan càng nửa tỉnh nửa mê.

Nhưng sau khi nữ tu họ Kiều này chạy tới Vạn Hủy hải, biết được Thiền Lâu không thể suy tính tung tích ma tu áo bào đen kia đã hiểu rõ.

Chắc chắn ma tu kia có chỗ dựa phi phàm!

Cũng chính vì nguyên nhân này, đã không thể truy tung ma tu áo bào đen, Côn Vũ lão quái này nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác!

Dù sao, năm đó Giám Sát điện chủ Trọng Minh tông tàn sát Vạn Hủy hải nhiều năm vì ngoại môn đệ tử Hàn Tư Cổ, đệ tử Kết Đan của Tố Chân Thiên bọn họ cũng vô cùng trân quý, quyết không thể chết không rõ ràng như thế, ngay cả xác cũng rơi vào tay ma nhân!

Tìm ra Côn Vũ lão quái, điều tra rõ lai lịch ma tu đã ra tay, dù cho là ma đầu bốn đại Ma môn, Tố Chân Thiên đứng trong hàng ngũ chín môn phái lớn cũng có lực lượng và thực lực để đòi lại lẽ phải cho đệ tử nhà mình.

Nữ tu họ Kiều nghiêm nghị truyền âm: "Nếu không có quý lâu, lần này chúng ta sẽ không thể thuận lợi tìm ra hành tung của Côn Vũ lão quái như vậy, ta thay mặt Tố Chân Thiên ghi nhớ nhân tình của quý lâu, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp!"

Chương 615: Che giấu thiên cơ (2)

Gánh nặng trong lòng Thạch lâu chủ được cởi bỏ, những ngày qua hắn ta đi theo những nữ tu Tố Chân Thiên này bận trước bận sau, ngoại trừ việc là một nam tu ngưỡng mộ Tố Chân Thiên đã lâu, còn hy vọng nhận được chỗ tốt.

Lúc này nhận được câu nói chắc chắn, khẽ gật đầu: "Kiều sư tỷ, mời!"

Sau khi nữ tu họ Kiều kia gật đầu hỏi thăm hắn ta, đột nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở chỗ trống trên boong tàu.

Nàng nhìn rất nhiều tán tu xung quanh, nhẹ nhàng thi lễ, tự nhiên hào phóng nói: "Ta tên Kiều Từ Quang là đệ tử Tố Chân Thiên. Hôm nay đến đây để truy tra một ma tu, nếu có làm phiền chư vị, xin rộng lòng tha thứ!"

"Không dám, mời Tiên tử đứng lên!" Vốn đám tán tu cũng không quá oán hận vì chuyện này, dù sao hành động của Giám Sát điện chủ Trọng Minh tông vào mười năm trước vẫn rõ mồn một trước mắt.

Đến nay toàn bộ Vạn Hủy hải vô cùng kiêng dè bốn đại Ma môn.

Sau khi những tán tu này nghe nói có ma tu trà trộn vào pháp chu, bản thân cũng không tìm ra ma tu thì không yên lòng.

Lúc này thấy đệ tử Tố Chân Thiên một trong chín môn phái lớn lại tự mình hành lễ nhận lỗi, chút cảm giác bực bội lập tức không cánh mà bay, rối rít nói, "Hành động này của Tiên tử cũng cân nhắc cho an toàn của chúng ta, sao có thể trách tội Tiên tử?"

"Đúng vậy, Tiên tử không cần như thế, chúng ta không nhận nổi."

"Tố Chân Thiên là danh môn chính phái, làm việc có phép tắc, chúng ta không có gì không vừa lòng, kính xin Tiên tử lập tức ra tay, truy tra ma tu!"

Kiên nhẫn nghe bọn họ liên tục đáp lời, Kiều Từ Quang khẽ gật đầu.

Côn Vũ lão quái là tán tu Kết Đan, nhưng sau khi Thạch lâu chủ ra lệnh ngừng pháp chu, nàng đã dùng thần niệm bao phủ boong tàu, đảo qua đảo lại hai ba lần trong những tán tu này, ngược lại cũng có mấy vị Trúc Cơ, nhưng không phát hiện bất kỳ khí tức Kết Đan nào.

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Côn Vũ lão quái kia đã tu luyện bí thuật che giấu khí tức gì đó, tránh được cảm giác thần niệm của nàng.

Nếu chỉ phân biệt thân phận từ vẻ ngoài... Vạn Hủy hải tốt xấu lẫn lộn, đừng nói đến Côn Vũ lão quái là tu sĩ Kết Đan, dù là tu sĩ Luyện Khí, tu sĩ Trúc Cơ bình thường cũng có thể nắm giữ mấy môn dịch dung chi pháp thay đổi bộ mặt!

Tuy dung mạo chi pháp bình thường có sơ hở, nhưng kiểm tra từng người lại rất rườm rà, càng không nói đến trên pháp chu có nhiều tán tu như vậy.

Bởi vậy, bây giờ muốn tìm đến Côn Vũ lão quái, cách đơn giản nhất là trực tiếp điều tra túi trữ vật của tất cả mọi người!

Nghe Nguyễn Chỉ sư muội nói, binh khí của Côn Vũ lão quái là một trường tiên luyện chế từ gân giao long, tính chất của nó thuộc hỏa, dung hợp rất nhiều loại độc vật, được coi là pháp bảo không tệ trong số tán tu.

Lúc tu sĩ chạy trốn, có thể ngụy trang khí tức, có thể ngụy trang khuôn mặt, cũng có thể ngụy trang tu vi...

Nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua binh khí vừa tay.

Nhất là với loại tán tu như Côn Vũ lão quái, pháp bảo vô cùng trân quý! Càng không nỡ cũng không yên tâm để rời khỏi người!

Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang lập tức nói: "Nếu thế, kính xin chư vị lần lượt mở dụng cụ trữ vật ra, cho chúng ta điều tra rõ ràng."

Nghe vậy, rất nhiều tán tu vừa tràn đầy nhiệt tình lập tức im bặt.

Sau một lát, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy tán tu thật sự không thẹn với lương tâm đồng ý, phần lớn tán tu đều tỏ ra do dự.

Mặc dù biết Tố Chân Thiên là tông môn chính đạo, hơn nữa trong tay rộng rãi, không thể để ý đến chút vốn liếng của bọn họ.

Nhưng...

Dụng cụ trữ vật của tu sĩ thường có ý nghĩa tuyệt đối bí mật, có nhiều thứ không liên quan đến ma tu nhưng cũng không thích hợp để người khác biết. Càng khỏi phải nói đến, Vạn Hủy hải không phải nơi tốt lành gì, những tán tu hùa theo Kiều Từ Quang luôn mồm trách mắng ma tu, chưa chắc trong lúc âm thầm lại không làm việc giết người đoạt bảo.

Chẳng may lúc Tố Chân Thiên kiểm tra dụng cụ trữ vật phát hiện vết tích, thuận tay thay trời hành đạo thì làm sao bây giờ?

Nói tóm lại, phần lớn mọi người đều rất kháng cự việc này.

"Tiên tử, cái này... Nhất định phải kiểm tra dụng cụ trữ vật sao?" Cân nhắc đến nữ tu trước mặt là danh môn chính thống, chứ không phải người trong Ma đạo động một tí rút gân lột da, rút hồn luyện phách, có tán tu to gan hơn hơi do dự, kháng cự, "Chúng ta thật sự không phải ma tu, nếu Tiên tử không tin, dò xét chi thuật cũng tốt, thẩm vấn cũng được, nếu thật sự không được, còn có thể vận chuyển công pháp ngay trước mặt mọi người, thậm chí chứng minh cho nhau..."

"Có rất nhiều phương pháp, cần gì phải kiểm tra dụng cụ trữ vật của chúng ta?"

"Đúng vậy, Tiên tử, hành động này có phần không ổn, kính xin tiên tử đổi cách khác thì thế nào?" Có người dẫn đầu, lập tức một đám người hùa theo, lời trong lời ngoài đều từ chối.

Trong chốc lát trên boong tàu ồn ào, ai ai cũng phản đối, từng người lắc đầu.

Vẻ kháng cự lộ rõ trên mặt.

Thấy thế, Nguyễn Chỉ không nhịn được lộ ra vẻ bực bội, đang muốn mở miệng nói chuyện, một nữ tu mặc áo đỏ tươi xinh đẹp đứng bên cạnh lại quay sang, truyền âm trấn an: "Nguyễn sư muội đừng vội, chân truyền sư tỷ có thể ứng phó, hôm nay tặc nhân kia có chắp cánh cũng khó thoát!"

Chương 616: Phải làm thế nào với nữ thi?

Nguyễn Chỉ nghe vậy hít thở thật sâu, kiềm chế tâm trạng tiếp tục xem.

Chỉ thấy vẻ mặt Kiều Từ Quang bình tĩnh, không hề có vẻ không vui, sau khi nghe xong rất nhiều lời phàn nàn và từ chối, nàng chậm rãi nói: "Hành động lần này thật sự không hợp lẽ, nhưng thủ đoạn của ma tu quỷ quyệt, vì lý do an toàn không thể không làm như thế."

Ngay sau đó, không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội nói chen vào, Kiều Từ Quang tiếp tục nói, "Đã vậy, Từ Quang có thể lấy danh nghĩa Tố Chân Thiên cam đoan với mọi người, hành động hôm nay chỉ vì truy tra tên ma tu kia, không liên quan đến bất kỳ người và việc nào khác. Hơn nữa, mỗi một dụng cụ trữ vật đều do Từ Quang và các sư muội kiểm tra, tuyệt đối không nói ra một chữ nào về vật ở bên trong."

"Ngoài ra, làm chậm trễ việc của các vị, Từ Quang nguyện đền bù năm trăm linh thạch hạ phẩm cho mỗi vị đạo hữu, như thế nào?"

Tố Chân Thiên không phải bốn đại Ma môn, thanh danh của các nàng vẫn cực kỳ đáng tin.

Kiều Từ Quang này làm việc cẩn thận như thế, rất hiển nhiên hôm nay bọn họ không bắt ma tu kia thì không được!

Dù thái độ của vị truyền nhân danh môn này khá ôn hòa, nhưng đại phái vẫn là đại phái, chỉ có kẻ ngu mới coi thái độ khách sáo của người ta là hèn nhát để bắt nạt.

Hơn nữa còn có năm trăm linh thạch hạ phẩm... Đối với tán tu, đây cũng không phải một số lượng có thể tùy ý lấy hay bỏ...

Trong đám người vốn thiên về bên phản đối lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Thấy thế, Thạch lâu chủ bình tĩnh truyền âm vài câu, chẳng mấy chốc đã có người nhanh chóng đi xuyên qua đám người, lớn tiếng nói: "Tiên tử thấu hiểu lý lẽ như thế, nếu chúng ta còn tiếp tục làm khó, không phải đang giúp ma tu kia hay sao?"

"Ta chỉ là một tán tu bình thường, mặc dù tự nhận hành động thường ngày không được tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải gian ác."

"Ta và ma tu kia không có chút liên quan nào, kính xin tiên tử tự mình kiểm tra dụng cụ trữ vật để chứng minh trong sạch!"

Hắn ta nói xong, một phát giật túi trữ vật bên hông xuống, hai tay nâng đến trước mặt Kiều Từ Quang, "Tiên tử, mời!"

Trong lòng Kiều Từ Quang hiểu rõ, truyền âm nói tiếng cám ơn với Thạch lâu chủ trước, sau đó đưa hai tay ra tiếp nhận túi trữ vật, nghiêm mặt nói: "Đa tạ vị đạo hữu này."

Tên tán tu này là Thiền Lâu sắp xếp vào trong pháp chu làm tai mắt bảo vệ hàng, đương nhiên thân phận và túi trữ vật của hắn ta không có vấn đề gì.

Kiều Từ Quang kiểm tra một lượt, căn bản không nhìn kỹ đã trả lại, ôn nhu nói: "Vị đạo hữu này trong sạch."

Nói xong lại lấy ra năm trăm linh thạch hạ phẩm đưa cho đối phương, "Làm phiền đạo hữu."

Người kia lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vừa nhận lấy vừa nhân cơ hội nói: "Tại hạ Trương Ngưỡng, xưa nay quê mùa, hôm nay thấy tiên tử đúng là ba đời không còn tiếc nuối!"

Kiều Từ Quang cười một tiếng, sau khi mời hắn ta đứng ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn về phía đám người.

Thấy tình hình này, rất nhiều tán tu lập tức rối loạn tưng bừng.

Trên thực tế, rất nhiều người trong số bọn họ đều thấy động lòng với năm trăm linh thạch hạ phẩm. Dù sao thanh danh của Tố Chân Thiên không tệ, không biết làm mấy việc lật lọng cưỡng từ đoạt lý, bị kiểm tra một chút thôi, còn có thể thêm một khoản thu nhập, sao lại không làm?

Chỉ là có người dẫn đầu phản đối, bọn họ cũng phản đối theo.

Một mặt để trút hết ra lòng phản nghịch, một mặt khác...

Biết đâu còn có thể cố tình nâng giá chứ?

Nhưng bây giờ, chưa nói đến việc Trương Ngưỡng này dẫn đầu, lời trong lời ngoài đều có ý người không đồng ý bị điều tra, sẽ bị tình nghi cùng một giuộc với ma tu!

Mắc dù tông môn chính đạo thật sự nhẹ nhàng thân thiện hơn Ma môn.

Nhưng bọn họ cũng không thiếu thủ đoạn cứng rắn để đối phó với Ma môn.

Hiện tại nói vài câu không sao, chẳng may bị cho rằng cấu kết với ma tu...

Chỉ thoáng do dự, lại có tu sĩ nhanh chóng phản ứng tiến lên, cũng lớn tiếng nói: "Tiên tử, ta chưa từng quen biết bất kỳ ma tu gì, túi trữ vật ở đây, kính xin tiên tử minh giám!"

Cái tên tán tu đã có nghĩa bọn họ là tu sĩ nhàn tản, không tông không phái, cũng vì những người này không có người đáng tin cậy.

Liên tục có người đi lên, chẳng mấy chốc rất nhiều tu sĩ không đoàn kết nữa, không còn ai nhắc đến việc phản đối.

Ngược lại cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn mặc cho Tố Chân Thiên kiểm tra.

Trong lòng Bùi Lăng hơi nặng nề, lúc hắn rời khỏi khoang thuyền đã cố ý khống chế tốc độ, đặc biệt đi đến cuối cùng đám người.

Hiện tại xem ra còn cần một khoảng thời gian khá dài mới đến lượt.

Nhưng Tố Chân Thiên đã bắt pháp chu ngừng lại, dù không vội thì sớm muộn cũng điều tra đến hắn!

Mặc dù hắn vẫn chưa dùng Bách Lý Độn Hình Phù trong tay, nhưng bây giờ đang ở trên biển mênh mông, ngay cả phương hướng cũng không rõ ràng được, dù chạy ra trăm dặm... Nếu rơi vào trên biển, Vạn Hủy hải này cũng không phải nơi tốt lành gì, trong đó có rất nhiều độc vật, nhiều loài giao mãng, nhiều hải quái...

Càng quan trọng hơn là, không tính những người khác, nữ tu Tố Chân Thiên tên Kiều Từ Quang này cho hắn một cảm giác cực kỳ mạnh!

Chương 617: Trên có già, dưới có trẻ… (1)

Thậm chí, Bùi Lăng mơ hồ cảm thấy, e rằng thực lực của đối phương đủ để sánh vai với Lệ sư tỷ!

Đối mặt với cường giả như vậy, chỉ sợ hắn vừa phát động Bách Lý Độn Hình Phù đã hấp dẫn sự chú ý của đối phương.

Dù thành công phát động phù lục, sau khi chạy ra trăm dặm cũng có khả năng bị đối phương nhanh chóng đuổi kịp.

Làm sao bây giờ?

Nhân lúc này phá hủy ba bộ nữ thi kia?

Không, đã không còn kịp rồi.

Huống chi, dù hắn đã sớm hủy thi diệt tích cũng vô dụng, trong túi trữ vật của còn có rất nhiều vết tích liên quan đến Trọng Minh tông.

Trong đó thứ bắt buộc cần cho tu luyện là 【 Vô Mộng Tán 】 cũng giống 【 Thối Cốt Đan 】 , đều là vật chiêu bài của Trọng Minh tông.

Bên ngoài căn bản không có!

Dù sao hai thứ đan dược này cũng vì phối hợp với công pháp.

【 Đoán Cốt quyết 】 còn có thể lưu truyền một ít ra bên ngoài, còn 【 Phần Dạ Thiên 】 thì ngay cả nội môn đệ tử Trọng Minh tông cũng khó mà tu luyện... Bùi Lăng cũng không thể không mang theo đồ vật tu luyện vì che giấu thân phận chứ?

Chứ đừng nói đến Cửu Phách Đao là binh khí bản mệnh!

Thật sự đang nói rõ cho người khác biết, chủ nhân của nó là kiêu tử Ma đạo!

Sau khi thấy phần lớn tán tu đã được huy động, Kiều Từ Quang lập tức gọi đám sư muội Nguyễn Chỉ cũng hạ xuống, để hai tên sư muội cùng vào khoang thuyền tìm kiếm, xem có dụng cụ trữ vật bị cố ý để lại trong khoang thuyền hay không, những người khác thì cùng nàng kiểm tra các tán tu.

Thế là, đội ngũ vốn chậm chạp lập tức tăng tốc.

"Không có vấn đề, người tiếp theo."

"Đa tạ đạo hữu, nhận lấy linh thạch đi, người tiếp theo."

Đám tán tu nối đuôi nhau tiến lên, lấy ra túi trữ vật tiếp nhận kiểm tra, sau khi mấy tán tu có tiếng giết người đoạt bảo tiến lên vẫn được cầm linh thạch rời đi, vẻ mặt nữ tu Tố Chân Thiên cũng không thay đổi, càng ngày càng nhiều người bỏ đi lo nghĩ, chen lấn tiến lên.

Không lâu sau, trong rất nhiều tán tu chỉ có Bùi Lăng và một vài tán tu vẻ mặt tối tăm, trong lòng còn có do dự.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn quanh một vòng, đã thấy lão giả huyền bào từng để ý lúc lên thuyền đang đứng cách đó không xa.

Đối phương cũng không đi xếp hàng, mà đứng trong một góc không đáng chú ý.

Lúc này phần đầu cúi gằm xuống, mũ trùm che đậy khuôn mặt không thể thấy rõ vẻ mặt, khí tức quanh người ngưng đọng, hiển nhiên tâm trạng cực kỳ không bình tĩnh.

Xem ra người này cũng không sạch sẽ.

Trong lòng Bùi Lăng nghĩ như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không có sức đi xem trò hay của người khác... Phải nhanh chóng nghĩ ra cách thoát thân!

"Thực lực người đến cường hãn, giao thủ và chạy trốn đều là chuyện không có khả năng."

"Trong túi trữ vật của ta có quá nhiều thứ quan trọng, tài nguyên tu luyện thì cũng thôi, quý giá đến đâu cũng không quan trọng bằng bản thân ta."

"Nhưng Cửu Phách Đao là đao bản mệnh của ta, ta không thể vứt bỏ cả nó!"

"Cứ vậy, dù nhân lúc hỗn loạn nhét túi trữ vật vào người những tu sĩ không muốn bị kiểm tra túi trữ vật, hành động thí xe cứu tướng này cũng không có tác dụng gì..."

"Huống chi, dù bây giờ nữ tu Tố Chân Thiên đã đứng trên pháp chu, Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu kia vẫn đứng lơ lửng trên không, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần có chút mờ ám e rằng cũng nhìn rõ ràng!"

"Cũng may, dù là Lưu Lam hoàng triều hay Tố Chân Thiên thật sự không làm xấu danh tiếng chính đạo."

"Nếu đổi lại là Trọng Minh tông và các Ma môn ở chỗ này, có lẽ ngay cả tra cũng chẳng muốn tra, trực tiếp giết sạch..."

Nghĩ đến đây, thấy tán tu xếp hàng càng ngày càng ít, cũng sắp đến lượt mình, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ ra một cách đối phó.

Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều đã là danh môn chính đạo, thực lực cường đại lại thái độ ôn hòa, lời lẽ khiêm tốn với những tán tu này, dù đây có phải là lý lẽ khi nhân sĩ chính đạo bọn họ đi ra ngoài, hay đang giả vờ giả vịt trước mắt bao người hay không, cũng nói rõ một điểm: Đệ tử hai phái này không xem mạng người như cỏ rác giống người trong ma đạo!

Bọn họ sẽ không tùy tiện tổn thương người vô tội.

Bởi vậy, bây giờ đường sống duy nhất của Bùi Lăng là bắt cóc một tán tu, ép bọn họ nhường đường!

Đương nhiên, sau khi làm như vậy chắc chắn đã xác nhận thân phận ma tu của mình.

Hơn nữa tiếp theo sẽ gặp phải sự liên thủ truy sát của hai môn phái!

Nhưng dù sao cũng tốt hơn khoanh tay chịu chết!

Chờ sau khi hắn chạy thoát, tất nhiên sẽ thả người rời đi, cũng cho một phần báo đáp phong phú...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, cũng bình tĩnh di chuyển về phía trước, trong số những tán tu trước mắt, bắt cóc ai mới tốt đây?

Hắn chỉ tính toán bắt cóc một tán tu, dù sao có nhiều con tin cũng không có lợi cho việc mình bỏ chạy, cũng không có lợi cho việc che giấu hành tung sau đó.

Hơn nữa, tốt nhất tu vi con tin đừng quá thấp, nếu không trong lúc đấu pháp bỏ chạy lại không cẩn thận bị trọng thương hoặc dứt khoát chết ngay tại chỗ, vậy lại biến khéo thành vụng.

Tốt nhất, hắn ta còn có một đồng bạn cùng lên thuyền, vậy sau khi bị bắt cóc, tất nhiên đồng bạn của hắn ta sẽ giúp đỡ cầu xin, khiến những đệ tử chính đạo này nhượng bộ...

Chương 618: Trên có già, dưới có trẻ… (2)

"Người tiếp theo." Một nữ tu Tố Chân Thiên mặc áo đỏ tươi gọi.

Lại một tán tu tiến lên.

Thấy thế, Bùi Lăng biết mình không thể kéo dài được nữa!

Lúc này còn có một vài tán tu chờ kiểm tra, nữ tu Tố Chân Thiên còn chưa đặt sự chú ý vào những người chưa từng tiến lên như bọn họ.

Thêm chút nữa, chỉ sợ mỗi một hành động của mình đều bị nhìn chằm chằm chặt chẽ!

Hắn nhanh chóng nhìn quanh, đang muốn ra tay, lúc này lão giả huyền bào đứng cách đó không xa đột nhiên nhích lại gần hắn, hình như muốn vượt qua hắn đi xếp hàng.

Bùi Lăng vô thức nhường một bước, nhưng ngay sau đó...

Xoạt!

Lão giả huyền bào đột nhiên túm lấy hắn!

Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng đang muốn tránh đi, trong đầu hơi suy nghĩ, cả người đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích như đã sợ ngây người.

Vù!

Lão giả huyền bào một phát giữ chặt cổ họng Bùi Lăng, kéo hắn che trước mặt mình, chợt quát lên: "Thả lão phu đi! Nếu không lão phu làm thịt tiểu tử này trước!"

"Ngươi dám!" Nghe vậy, đám nữ tu Tố Chân Thiên chưa mở miệng, Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu đứng lơ lửng trên không đã giận tái mặt, trầm giọng quát trước, "Đây là khách nhân trên pháp chu thuộc sự quản lý của hoàng triều ta, ngươi dám động đến hắn là đối địch với luật pháp hoàng triều! Đừng có phạm sai lầm!"

"Bớt nói nhảm!" Lão giả huyền bào nhe răng cười một tiếng, ngón tay bóp chặt cổ Bùi Lăng đột nhiên siết lại, trầm giọng quát, "Ta không muốn đối địch với đại phái các ngươi nhưng các ngươi nhiều lần chèn ép truy đuổi, thật sự coi lão tổ là quả hồng mềm, sẽ bó tay chịu trói mặc cho các ngươi bóp nghiến xoa tròn sao?"

Thấy thế, Kiều Từ Quang vung tay để các sư muội đang kích động yên tâm đừng vội, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn ta bình tĩnh hỏi: "Ngươi là Côn Vũ lão quái?"

"Không sai!" Vẻ mặt Côn Vũ lão quái dữ tợn, ánh mắt hung ác.

Lúc này hắn ta đang chửi ầm lên ở trong lòng!

Quá xui xẻo!

Xuất thân tán tu vất vả tu luyện tới Kết Đan trung kỳ, thật sự khó có thể miêu tả những khó khăn trong đó!

Khó khăn lắm mới chiếm được một chỗ cắm dùi ở Vạn Hủy hải, sống được mấy năm tốt lành, kết quả vừa xuất quan đã nghe nói Hỏa Thiệt đảo ở gần đó xuất hiện một gốc Bích Linh thảo, hắn ta đã rất khiêm tốn, chỉ nghĩ bụi linh thảo này gần như sinh ra ở trước cổng động phủ của mình, không phải là đồ của hắn ta sao?

Ai biết, hào hứng ra tay nhưng còn chưa kịp thấy rõ ràng dáng vẻ của linh thảo, đã bị hai tên nữ tu đánh cho chạy trối chết.

Chỗ chết người nhất là, vừa mới giao thủ, hắn ta đã biết chắc chắn hai tên nữ tu kia xuất thân đại phái, đừng nói đánh không lại, dù đánh thắng được thì hắn ta cũng không dám ra tay!

Thế là, chưa nói đến thất bại tan tác quay trở về, còn kéo theo cơ thể bị trọng thương đi khắp nơi cầu y hỏi thuốc, gần như tiêu hết tích lũy nhiều năm.

Việc đến đây, Côn Vũ lão quái đã quyết định tự nhận xui xẻo, kết quả không lâu sau hắn ta lại gặp phải tu sĩ Ma môn!

Thật sự đúng là gặp năm hạn, việc mà Ma môn làm ra lại để một tên tán tu như hắn chịu tội thay.

Nữ tu Kết Đan Tố Chân Thiên kia chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, không có chút đầu óc nào!

Cũng không nghĩ thử xem, nếu hắn ta có năng lực bắt sư tỷ của nàng đi, lúc ở Hỏa Thiệt đảo còn chắp tay nhường Bích Linh thảo sao?!

Điều muốn chết hơn là, bây giờ Côn Vũ lão quái đã bị Ma môn hạ đủ loại thủ đoạn cấm chế, dù lúc này đang đứng ở trước mặt khổ chủ, căn bản cũng không dám giải thích.

Chỉ có thể ngậm bồ hòn, làm bia đỡ đạn cho Ma môn một lần.

Cũng may, phần lớn đệ tử chính đạo đếu nói đến lễ nghĩa liêm sỉ, không phải kiểu không chút kiêng dè như Ma môn, còn dễ đối phó hơn nhiều!

Nếu bây giờ đối phương không cho hắn ta đi, vậy hắn ta giết tiểu tử trong tay trước, lại lấy tự bạo uy hiếp kéo toàn bộ tán tu trên pháp chu chôn cùng!

"Ngươi không đi nổi." Kiều Từ Quang nhìn Côn Vũ lão quái, giọng điệu bình tĩnh.

Quả nhiên, mặc dù đệ tử chính đạo nho nhã lễ độ nhưng không hề bảo thủ.

Chỉ là một tán tu không liên quan, căn bản không đủ trọng lượng!

Trong lòng Côn Vũ lão quái căng thẳng, Bùi Lăng cũng không tốt hơn hắn ta là bao.

Vừa rồi lão giả huyền bào này ra tay, khí tức lập tức tràn đầy để lộ ra khí tức Kết Đan, hắn đã đoán được thân phận của đối phương.

Dù sao Vạn Hủy hải không chỉ có một tán tu Kết Đan, nhưng lúc này đối mặt với việc Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên chặn đường pháp chu lại sợ hãi như thế, hơn phân nửa là Côn Vũ lão quái!

Bởi vậy, Bùi Lăng cố ý để đối phương bắt cóc.

Vốn còn tưởng có thể nhân cơ hội này bị đối phương dẫn theo bỏ chạy.

Dù sau đó Côn Vũ lão quái muốn giết người diệt khẩu, với thực lực của Bùi Lăng cũng không e ngại đối phương.

Nhưng hình như bây giờ Tố Chân Thiên không muốn để ý tới sự sống chết của hắn, vậy còn diễn thế nào?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vội vàng mở miệng: "Tiên tử cứu mạng! Lâu chủ cứu mạng! Ta là luyện đan sư! Lần này đặc biệt đến hoàng triều tham gia đại điển luận đan... Ta có thể luyện chế đan dược cực phẩm!"

Luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cực phẩm, còn là luyện đan sư tuổi trẻ trong vòng trăm tuổi, chắc chắn là người vô cùng hiếm có trong cả thiên hạ này!

Chương 619: Tiểu tử này cũng có vấn đề! (1)

Cho dù Kim Tố Miên được coi trọng ở Trọng Minh tông, cũng chỉ luyện ra đan dược thượng phẩm, đến nay chưa thể đan thành cực phẩm!

Nếu là thân phận luyện đan sư đơn thuần, hoặc là không đủ để lay chuyển hai đại tông môn.

Nhưng luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cực phẩm, sự quan trọng sẽ hoàn toàn khác!

Nghe vậy, đầu tiên Côn Vũ lão quái khẽ giật mình, sau đó vô cùng vui mừng.

Bây giờ hắn ta đang lo lắng tên tu sĩ bị mình bắt lại không hề quan trọng, không thể áp chế đệ tử hai đại phái Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên này.

Không ngờ khí số của mình chưa hết, lại tiện tay bắt được một luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cực phẩm!

Đây thật sự là trời cũng giúp ta!

Nghĩ đến đây, Côn Vũ lão quái lập tức nói: "Kiều tiên tử, Thạch lâu chủ, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, lại có thể luyện chế đan dược cực phẩm, nói là thiên tài đan đạo ngàn năm xuất hiện một cũng không đủ. Cần gì vì một tiện mệnh của lão phu, bỏ lỡ tài năng của hắn?"

"Chỉ cần các ngươi chịu lập lời thề thả lão phu rời đi, lão phu cam đoan giao hắn cho các ngươi!"

"Kiều tiên tử, Thạch lâu chủ, thả hắn đi!" Bùi Lăng vội vàng phối hợp mở miệng hứa hẹn, "Lần này ta muốn đến Lưu Lam hoàng triều tham gia đại điển luận đan, đến lúc đó dựa vào tài năng của ta, hạng nhất như vật trong bàn tay. Ta nguyện thề đến khi có ban thưởng sẽ tặng hết cho các vị, coi như báo đáp ân cứu mạng hôm nay! Nếu có gì muốn sai khiến, tuyệt đối không vi phạm..."

Thấy đan sư này sợ chết như thế, trong lòng Côn Vũ lão quái vững vàng, lúc này lạnh lùng nói: "Vị đại sư này, ngươi đừng trách lão phu lòng dạ ác độc. Hiện tại ngươi có thể sống hay không, phải xem Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều có quang minh lỗi lạc như trong truyền thuyết hay không!"

Bùi Lăng lập tức kêu lên: "Tiên tử cứu mạng! Lâu chủ cứu mạng! Trong nhà ta trên có già dưới có trẻ..."

Kiều Từ Quang hơi suy nghĩ.

Đệ tử Tố Chân Thiên bọn họ gặp nạn ở Vạn Hủy hải, bây giờ đầu mối duy nhất là Côn Vũ lão quái này.

Vì vậy, dù như thế nào cũng không thể thả hắn ta đi!

Về phần người bị đối phương bắt lại...

Vừa rồi nàng đã chú ý tới tu sĩ thiếu niên đen gầy này vẫn luôn tụt lại phía sau đám đông, vừa nhìn xung quanh vừa đi qua đi lại, hình như rất không muốn bị kiểm tra túi trữ vật.

Hơn nữa, Kiều Từ Quang dùng thần niệm đảo qua đối phương, phát hiện trên người hắn không chỉ đeo một dụng cụ trữ vật!

Điều này rất đáng nghi.

Dù sao ai cũng biết, phần lớn tán tu đều túng quẫn, thậm chí rất nhiều tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ cũng không có một cái túi trữ vật ra dáng.

Như Côn Vũ lão quái đã Kết Đan trung kỳ.

Kiều Từ Quang cảm ứng được, khí tức vật phẩm không gian trên người đối phương cũng chỉ được ba món.

Nhưng thiếu niên đen gầy này, thoạt nhìn quần áo bên ngoài không hề khác tán tu tình cảnh khó khăn là bao, nhưng dụng cụ trữ vật dao động quanh người hắn cũng có khoảng mười mấy cái!

Cái này quá kỳ lạ!

Đừng nói tán tu, dù là đệ tử tông môn lớn như Kiều Từ Quang và một đám sư muội, cộng hết túi trữ vật trên người lại, e rằng cũng không nhiều bằng người này.

Đương nhiên, lần này bọn họ ra ngoài là vì truy tra cái chết của Mạc Lễ Lan nên không mang theo toàn bộ gia sản, để lại rất nhiều thứ trong động phủ tông môn.

Thế nhưng đã chứng minh, thiếu niên mặt đen này chắc chắn có vấn đề!

Cân nhắc đến hắn vẫn đứng cách Côn Vũ lão quái không xa, Kiều Từ Quang hơi nghi ngờ hai người này là cùng một bọn.

Nhưng hiện tại xem ra, hình như mình đã tính sai.

Có lẽ hai người này đều có vấn đề, chưa chắc là người cùng một đường.

Nghĩ đến đây, trong con mắt Kiều Từ Quang nhìn về phía Côn Vũ lão quái lướt qua một luồng tia sáng trắng, thản nhiên nói: "Định!"

Trong nháy mắt, cơ thể Côn Vũ lão quái chấn động, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ!

Trong mắt của hắn ta còn không kịp hiện ra cả vẻ sợ hãi, đã cảm thấy cả người như bị vòng sắt vô hình bóp chặt, ngay cả chớp mắt cũng không thể làm được.

Dù dồn hết sức lực vào bàn tay đang đặt ở cổ họng Bùi Lăng cũng không thể nắm lại chút nào!

Ngay sau đó, Kiều Từ Quang tùy ý đánh một chiêu đã hút Bùi Lăng ở phía đối diện mình không xa.

Lần này ra tay rất nhẹ nhàng, Côn Vũ lão quái Kết Đan trung kỳ yếu đuối bất lực như một đứa trẻ nhỏ ba tuổi ở trước mặt nàng, dù có con tin trong tay cũng không hề có tác dụng, vẫn bị người ta tùy ý điều khiển.

Ở phía trên boong tàu, rất nhiều tán tu nhìn đến choáng váng, tâm trạng phức tạp.

Đệ tử chín môn phái lớn đúng là danh bất hư truyền!

Thực lực thật sự khiến bọn họ nhìn mà than thở!

Đối với những tán tu này, có thể tu luyện tới Kết Đan trung kỳ đã là may mắn cực lớn.

Nhưng trước mặt đệ tử tông môn lớn, vẫn không chịu được một kích như thế...

Điều này khiến toàn bộ boong tàu dần tràn ngập cảm xúc tinh thần sa sút.

Cho dù bọn họ đã sớm biết truyền nhân trong chín môn phái lớn có thực lực vượt xa cùng cảnh, nhưng biết thì biết, tận mắt nhìn thấy, tự cảm nhận sự chênh lệch một trời một vực này ở khoảng cách gần... Đạo tâm của rất nhiều người đều trở nên dao động.

Chương 620: Tiểu tử này cũng có vấn đề! (2)

Bùi Lăng cố bình tĩnh lại, thực lực của Kiều Từ Quang này không hề thấp hơn Chu Diệu Ly!

Lúc trước, Chu Diệu Ly dùng một chiêu đã bắt được hắn, bây giờ đối phương cũng thoải mái bắt được Côn Vũ lão quái, toàn bộ quá trình Côn Vũ lão quái đều không có chút sức phản kháng nào! Lúc đó Bùi Lăng cũng không thể làm gì Chu Diệu Ly!

"Đa tạ Kiều tiên tử cứu ta một mạng!" Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, vội vàng lộ ra vẻ mặt biết ơn, chắp tay hành lễ.

Cũng may vừa rồi mình không ra tay!

Nếu không, chắc chắn tình cảnh hiện tại cũng giống với Côn Vũ lão tổ.

Kiều Từ Quang liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, chợt nói với các sư muội: "Đưa người lên."

Nguyễn Chỉ và đám nữ tu Tố Chân Thiên vội nói: "Vâng!"

Bọn họ lấy ra một bộ xiềng xích tinh xảo từ trong túi trữ vật, tiến lên khóa lại Côn Vũ lão tổ.

Sau đó lại tìm ra túi trữ vật, đưa cho Kiều Từ Quang kiểm tra.

Sau khi Kiều Từ Quang nhận lấy cũng không lập tức kiểm tra, mà quay sang gật đầu cảm ơn Thạch lâu chủ: "Lần này có thể bắt được Côn Vũ lão quái cũng nhờ có quý lâu giúp đỡ, sau này ta sẽ báo đáp ân tình này."

"Sư tỷ nói quá lời." Thạch lâu chủ thấy việc này đã kết thúc, không cần đứng trên không trông coi, lúc này mới hạ xuống boong tàu, khách sáo nói, "Tông môn của ngươi và ta đều là minh hữu, giúp đỡ trông coi cho nhau là chuyện nên làm."

Đôi bên trò chuyện qua lại một lúc, vừa nãy còn trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, lúc này đột nhiên giải quyết viên mãn, đệ tử Tố Chân Thiên và Lâu chủ Lưu Lam hoàng triều này đều không có ý tiếp tục kiểm tra túi trữ vật nữa, Bùi Lăng ngơ ngác mất một lát, cuối cùng kịp phản ứng, lập tức thầm thở phào!

Còn tưởng mục tiêu lần này của Tố Chân Thiên là hắn, không ngờ lại là Côn Vũ lão quái, vừa rồi cũng đã dọa hắn sợ!

Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, Thạch lâu chủ đột nhiên quay sang nhìn về phía hắn.

Bùi Lăng vội vàng cúi đầu không dám đối mặt với hắn ta, phản ứng không hề khác gì tán tu sợ gặp chuyện rắc rối bình thường.

Thạch lâu chủ hơi híp mắt lại.

Tiểu tử này che giấu khí tức!

Vừa rồi đối phương bị Côn Vũ lão quái bắt cóc, rõ ràng tỏ ra rất hoảng sợ nhưng sau khi giải trừ nguy hiểm... Dù lúc này trên mặt Bùi Lăng vẫn còn có vẻ sợ hãi, nhưng nhịp tim và hô hấp lại đã khôi phục như thường.

Rất hiển nhiên, bây giờ thiếu niên đen gầy này đã tỉnh táo lại.

Hành động tỉnh táo lại này cũng có phần khôi phục quá nhanh...

Nghĩ đến đây, Thạch lâu chủ dùng thần niệm quét qua, lập tức phát hiện trên người Bùi Lăng có rất nhiều dụng cụ trữ vật như Kiều Từ Quang.

Có vấn đề!

Nghĩ như vậy, giọng nói của hắn ta lập tức truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Ngươi vừa nói ngươi có thể luyện chế đan dược cực phẩm?"

"Đúng..." Bùi Lăng vội vàng trả lời, trong lòng lập tức cảnh giác.

"Vậy luyện một lò để ta nhìn xem." Thạch lâu chủ từ tốn nói.

Không có gì bất ngờ xảy ra, đừng nói đan dược cực phẩm, có lẽ đối phương còn không phải là luyện đan sư!

Nghe vậy, Kiều Từ Quang cũng quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Lăng.

Trên thực tế, hai người này đều không quan tâm Bùi Lăng có phải luyện đan sư chân chính hay không.

Dù sao trong tình huống vừa rồi, con người rơi vào cảnh nguy hiểm có thể nói dối ra một thân phận có trọng lượng vì mạng sống, cũng chỉ là việc thường tình, không có gì đáng trách.

Bọn họ đều không phải loại người bảo thủ, sẽ không so đo với tán tu vô tội.

Nhưng điều kiện tiên quyết là... Tán tu này thật sự vô tội!

Phải biết rằng, mặc dù Tố Chân Thiên đã bắt được người muốn bắt, nhưng tiếp theo chiếc pháp chu này còn phải tiến về Lưu Lam hoàng triều.

Cân nhắc đến lúc trước từng có việc ma tu trà trộn vào pháp chu cỡ lớn, kẻo người trên thuyền chết theo, Thạch lâu chủ đã thấy nghi ngờ, đương nhiên sẽ không để Bùi Lăng lừa dối qua ải như vậy!

Vì vậy, sau khi mở miệng, vẻ mặt Thạch lâu chủ không thể hiện ra điều gì, pháp lực quanh người lại đã vận sức chờ phát động, một khi Bùi Lăng có hành động khác lạ, lập tức bắt hắn lại!

Nhưng nghe lời này, trái tim vừa treo lên cao của Bùi Lăng lại lập tức hạ xuống.

Luyện chế đan dược cực phẩm... Điều này không hề khó khăn với hắn!

Mặc dù hành động lần này chắc chắn sẽ khiến sau này hắn sẽ trở thành sự tồn tại bị vạn người chú ý, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là xóa bỏ sự nghi ngờ của Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều!

"Tốt!" Bùi Lăng lập tức đồng ý, lấy ra lò luyện đan.

Lò luyện đan này của hắn là đan lô cửu phẩm bình thường mà trước đó Trịnh Kinh Sơn tiện tay cho.

Phẩm chất bình thường, trên thân không có hoa văn, không có ký hiệu gì đặc biệt, toàn bộ vẻ ngoài đều có vẻ giá rẻ nhưng thực dụng.

Lấy ra vào lúc này cùng phù hợp với thân phận tán tu của hắn.

Đặt đan lô xuống đất, trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ: "Vô Mộng Tán, Thối Cốt Đan, Chủng Ngọc Đan đều là đan dược đặc biệt của Trọng Minh tông, dù có lưu truyền ở bên ngoài cũng chỉ là thành đan, ít gặp tán tu nắm giữ những đan phương này, chắc chắn không thể luyện chế! Nếu không lại tự để lộ bản thân."

"An Hồn Đan là đan dược hồn đạo, ngược lại không mang theo dấu ấn rõ ràng của Trọng Minh tông như ba loại trên. Nhưng nó rõ ràng mang theo dấu ấn của toàn bộ Ma đạo..."

Chương 621: Đại đan sư thần bí

"Nếu luyện chế An Hồn Đan ở đây, chẳng phải xác nhận thân phận ma tu ngay trước mặt mọi người sao."

"Khí Huyết Đan cũng giống vậy."

"Dựa vào đan phương mà ta nắm giữ, sự lựa chọn còn lại là Bồi Nguyên Đan và Trúc Cơ Đan..."

"Bồi Nguyên đan có công dụng với cả tu sĩ chính ma và tán tu."

"Nhưng vì tác dụng rộng rãi, nên dược liệu của nó cũng rất phổ biến."

"Hiện tại ta cần luyện chế đan dược trước mắt bao người, không thể sắp xếp cơ quan cắt ngang mình, rất có thể sẽ liên tục luyện chế..."

"Hơn nữa hệ thống thiểu năng đã được thăng cấp, chẳng may sau khi dùng hết vật liệu trên người ta, hệ thống cướp đoạt dược liệu của những người khác ngay trước mặt mọi người, vậy thì xong đời!"

"Ngược lại là Trúc Cơ Đan..."

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức có quyết định.

Trúc Cơ Đan luôn khan hiếm với tu sĩ cấp thấp.

Cho dù là dược liệu Trúc Cơ Đan cũng không phổ biến.

Hiện tại đám Tố nữ tu Chân Thiên và Thạch lâu chủ Lưu Lam hoàng triều đều đã Kết Đan. Dưới tình huống bình thường, bọn họ không thể mang theo vật liệu Trúc Cơ Đan ở trên người.

Về phần rất nhiều tán tu, phần lớn tài nguyên tu luyện bình thường còn không đủ, cũng không thể mang theo vật liệu Trúc Cơ Đan ở trên người...

So sánh ra, luyện chế Trúc Cơ Đan là an toàn nhất.

Thế là, Bùi Lăng lấy ra một cái túi trữ vật.

Trên người hắn có rất nhiều tài nguyên, dù những ngày qua đều không rảnh luyện đan, vẫn còn hơn mấy chục phần vật liệu luyện chế Trúc Cơ Đan.

Cũng may trước đó đã nhét Cửu Phách Đao vào trong túi trữ vật này, lúc này tâm niệm vừa động, đao bản mệnh lập tức phá hủy một vị dược liệu chính không đáng giá tiền nhất chỉ để lại một phần.

Sau khi hoàn thành chuẩn bị, hắn thản nhiên như không có việc gì mở túi trữ vật ra, nhanh chóng lấy ra một phần vật liệu Trúc Cơ Đan, sau đó nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn luyện đan. Một khóa uỷ thác 【 Trúc Cơ Đan 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong tiếng nhắc nhở, hệ thống lập tức tiếp quản quyền khống chế thân thể.

Đám người tên boong tàu thấy Bùi Lăng chỉ một ngón tay, đáy lò lập tức dấy lên một ánh lửa màu xanh thẳm.

"Linh hỏa?" Phần lớn tán tu tầm mắt hạn hẹp, chỉ có thể dựa vào khí tức nhận ra đây là một loại linh hỏa, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Dù sao trong số tán tu đan sư này, người có thể nạp lửa nhập thể đã ít càng thêm ít!

"Hàn Tủy Hỏa!" Kiều Từ Quang và Thạch lâu chủ là đệ tử một phái lớn, tất nhiên lập tức nhận ra chủng loại linh hỏa, lúc này nhanh chóng nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ bất ngờ.

Tiểu tử này thật sự là Đan sư, hơn nữa còn là đan sư nạp lửa nhập thể?

Tán tu còn khó thấy được linh hỏa một lần, mặc dù biết quá trình nạp lửa nhập thể nguy hiểm đau khổ, nhưng cụ thể nguy hiểm và đau khổ đến mức nào, cũng không có một khái niệm xác thực.

Nhưng trong lòng truyền nhân danh môn lại biết rõ, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều trở nên cẩn thận.

Sau đó, bọn họ thấy Bùi Lăng chờ đan lô nóng lên, bắt đầu xử lý dược liệu, thoạt nhìn cách làm của hắn rất tùy ý, nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện thật sự dứt khoát lưu loát tới cực điểm.

Có thể nói, thao tác của Bùi Lăng không có bất kỳ sự dư thừa và vướng víu nào.

Mỗi một hành động của hắn, cho dù trông như tiện tay ném dược liệu vào đan lô, nhưng thời cơ và phương hướng đều tràn đầy một loại cảm giác tự nhiên mà thành.

Thấy tình hình này, đám tán tu nửa tỉnh nửa mê.

Vẻ mặt Thạch lâu chủ, Kiều Từ Quang và đệ tử môn phái lớn dần trở nên nghiêm túc.

Tinh thuần!

Quá tinh khiết!

Dù cách khống chế lửa, hay là cách xử lý dược liệu đều có vẻ biến nặng thành nhẹ, quen thuộc trôi chảy ung dung.

Đan sư!

Tiểu tử này không chỉ là đan sư, hơn nữa, dù không luyện chế ra đan dược cực phẩm, cũng tuyệt đối có thiên phú trác tuyệt.

Đám người xung quanh dần bị thủ pháp luyện đan của Bùi Lăng hấp dẫn, nhìn như si như say.

Nhưng Bùi Lăng, lại âm thầm nghiêm nghị.

Tu vi của hắn đã bị bại lộ!

Đan dược cực phẩm nhất định phải do hệ thống uỷ thác mới có thể luyện chế. Nhưng hệ thống cũng không ẩn giấu tu vi giúp Bùi Lăng. Từ lúc dấy lên Hàn Tủy Hỏa, hắn đã trực tiếp để lộ tu vi chân chính!

Cũng may hệ thống điều khiển chân nguyên tinh diệu tỉ mỉ, lớp ngụy trang của Huyết Vô Diện vẫn còn đó.

Vì vậy, hiện tại vẻ mặt Bùi Lăng thản nhiên, nhưng trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, đợi lát nữa nên đối phó ra sao?

Nhưng lúc này đám người Kiều Từ Quang và Thạch lâu chủ căn bản không tâm trạng để ý đến việc Bùi Lăng ngụy trang tu vi, lực chú ý đều tập trung vào kỹ nghệ luyện đan của hắn...

Dưới sự điều khiển của hệ thống, cũng không lâu lắm Bùi Lăng đã luyện chế thành công một lò Trúc Cơ Đan.

"Leng keng! Hoàn thành lần luyện đan này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Chương 622: Tín vật của Tô Chấn Thiên (1)

Theo tiếng nhắc nhở ủy thác kết thúc, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, thấy đám người Thạch lâu chủ vẫn chưa ra tay, hắn lấy lại bình tĩnh, cho hệ thống một đánh giá khen hai sao.

Cũng may lần này luyện chế Trúc Cơ Đan, vật liệu hiếm thấy, hệ thống không gây chuyện!

Nếu không trong tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương này, hắn thật sự không dám nghĩ!

Ngay sau đó, Bùi Lăng tiến lên mở đan lô, chỉ thấy bảy viên Trúc Cơ Đan yên tĩnh nằm dưới đáy lò, hoa văn màu xanh trong vắt khóa chặt tất cả dược tính, không có một tia đan hương nào tiết ra ngoài.

Hắn lấy ra toàn bộ đan dược cho đám người xem.

Bảy viên Trúc Cơ Đan, tất cả đều là cực phẩm!

Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ boong tàu "ong" một tiếng, đám tán tu đột nhiên sôi trào!

"Trúc Cơ Đan cực phẩm!"

"Đúng là Trúc Cơ Đan cực phẩm?!"

"Một lò bảy đan, từng viên cực phẩm... Tiểu tử này, không, vị đại sư này, thuật luyện đan của vị đại sư này thật sự vô cùng kỳ diệu!"

"Chờ chút, đây thật sự là Trúc Cơ Đan cực phẩm, điều này, điều này sao có thể?!"

"Sao không thể?! Nửa năm trước phường thị Vạn Hủy hải xuất hiện một nhóm đan dược cực phẩm, tin tức lan truyền như điên, rất nhiều gia tộc trèo non lội suối chạy tới phường thị cạnh tranh... Vì vậy sự đặc thù của đan dược cực phẩm, nhất là sự đặc thù của Trúc Cơ Đan cực phẩm, bây giờ ngay cả tiểu nhi trong phường thị cũng nhớ kỹ trong lòng. Chẳng lẽ ngươi mới đến phường thị, cho nên chưa từng nghe nói?"

"Không sai! Lúc ấy cách một khoảng thời gian phường thị sẽ đấu giá rất nhiều đan dược cực phẩm. Rất nhiều người đều suy đoán, bọn họ đã âm thầm liên hệ được một vị đại sư có thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh! Chỉ là vị đại sư kia khiêm tốn, chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, vì vậy không ai biết cụ thể hình dáng vẻ ngoài tu vi tuổi tác..."

Lúc đang nói chuyện, ánh mắt tất cả tán tu đều nhìn chằm chằm Bùi Lăng, vẻ mặt ngạc nhiên.

Chẳng lẽ tên thiếu niên đen gầy thoạt nhìn không đáng chú ý này, là đại sư luyện đan từ trên trời rơi xuống khiến Vạn Hủy hải chấn động vào nửa năm trước?!

Nghe rõ ràng lời bàn tán của các tán tu, vẻ mặt Kiều Từ Quang và Thạch lâu chủ vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi chấn động.

Với thân phận của bọn họ, Trúc Cơ Đan cực phẩm cũng không phải là thứ khó mà thu hoạch được.

Vấn đề là, hiện tại tuổi tác tên tán tu này còn trẻ như thế, tu vi cũng không cao lắm, thuật luyện đan của hắn thật sự khiến đám đệ tử chín môn phái lớn như bọn họ cảm thấy vô cùng kinh diễm!

Nghĩ đến đây, Thạch lâu chủ đưa tay ra, hút toàn bộ bảy viên Trúc Cơ kỳ vào trong tay, đưa ba viên cho Kiều Từ Quang, đôi mắt nhìn chằm chằm bốn việc còn lại, cẩn thận kiểm tra.

Ánh sáng trắng thuần trong mắt Kiều Từ Quang lấp lóe, hiển nhiên cũng thi triển thuật pháp thăm dò, kiểm tra ba viên đan dược trước mặt.

Chỉ một lát sau, hai người đồng thời xác nhận hoàn tất, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên.

Không ngờ, thiếu niên đen gầy này lại không nói dối, hắn thật sự là đan sư có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm!

Chẳng trách trên người hắn lại mang theo nhiều túi trữ vật như vậy, hơn nữa còn e ngại bị điều tra.

Dù sao đan sư kỹ nghệ thế này có tài sản dư giả cũng là chuyện đương nhiên!

Dù thanh danh của Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều không tệ, với số tài sản của đối phương, tất nhiên cũng khó tránh khỏi trong lòng còn có lo nghĩ, lo lắng mang tội...

Lập tức, Kiều Từ Quang khẽ gật đầu, nói: "Đúng là Trúc Cơ Đan cực phẩm, hơn nữa không thua gì tay nghề của bất kỳ vị đại sư nào mà ta từng thấy."

Nàng không che đậy sự khen ngợi, "Hơn nữa, ta nghe nói đan sư muốn thành đan dược thượng phẩm còn cần tắm rửa đốt hương, bình tâm tĩnh khí, sau đó mới mở lò. Vị đạo hữu này vội vàng luyện đan mắt bao người, vẫn đan thành cực phẩm, dù cho những đại sư đan đạo thành danh đã lâu, đến độ tuổi như đạo hữu cũng không sánh bằng... Đan thuật của đạo hữu cao siêu, tâm tính vững vàng, thật sự hiếm gặp trong đời!"

Nói đến chỗ này, ánh mắt Kiều Từ Quang nhìn về phía Bùi Lăng trong thưởng thức xen lẫn chút tiếc nuối.

Đáng tiếc, sinh ra lại là nam tu.

Nếu không, bọn họ lại có thêm một tỷ muội...

Ánh mắt Thạch lâu chủ lóe lên, trong lòng lập tức xuất hiện vô số suy nghĩ.

Lúc này cao giọng nói: "Kiều sư tỷ nói không sai, thuật luyện đan của vị đại sư này vô cùng tuyệt diệu, hôm nay thật sự để chúng ta mở rộng tầm mắt!"

"Kính xin đại sư thứ tội, vừa rồi là ta có mắt không tròng, hiểu lầm đại sư!"

Nói xong còn tiến lên, không thèm quan tâm thân phận tu vi và của mình, khom mình hành lễ với Bùi Lăng ngay trước mặt mọi người, lấy đó để xin lỗi.

Vừa rồi hắn ta đã xác định, hắn ta từng thấy loại Trúc Cơ Đan cực phẩm này!

Đám tán tu xung quanh bàn tán như thế, một lò xuất hiện ở ngay trước mặt hắn ta, từ lúc châm lửa khai lò luyện chế ra Trúc Cơ Đan, giống hệt với số Trúc Cơ Đan đột nhiên xuất hiện và bán đấu giá ở Vạn Hủy hải vào nửa năm trước!

Không sai được, tiểu tử này là vị đại sư luyện đan thần bí đột nhiên xuất hiện vào nửa năm trước!

Lúc ấy, chẳng những rất nhiều tán tu Vạn Hủy hải muốn đào ra thân phận của đối phương.

Chương 623: Tín vật của Tô Chấn Thiên (2)

Thiền Lâu nhận lệnh giám sát Vạn Hủy hải, dù cân nhắc từ việc nắm chắc trình độ tu vi của tán tu, hay thu nạp thêm nhân tài cho hoàng triều, tất nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú với loại đan sư có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược cực phẩm thế này.

Đáng tiếc đối phương ẩn nấp rất sâu, làm thế nào cũng không tìm ra được.

Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại để lộ thân phận ở nơi đây!

Hơn nữa, vị đại sư đan đạo bị vô số người mong nhớ ngày đêm, hận không thể đào ba thước đất tìm kiếm lại trẻ tuổi như thế!

Đương nhiên, Thạch lâu chủ không muốn nói cho đám người Kiều Từ Quang biết về tình huống này.

Dù sao, vị đại sư này vừa nói, sở dĩ hắn ngồi chiếc pháp chu này là vì đến Lưu Lam hoàng triều tham gia đại điển luận đan.

Nói cách khác, đây chính là luyện đan sư của Lưu Lam hoàng triều bọn họ!

Nghĩ tới đây, Thạch lâu chủ không nhịn được liếc trộm Kiều Từ Quang đứng bên cạnh một cái, trong lòng âm thầm đề phòng.

Mặc dù biết Tố Chân Thiên không nhận nam tu, nhưng tông môn phụ thuộc lại không có quy củ này. Chẳng may Kiều Từ Quang bị thiên phú của tiểu tử đen gầy này thuyết phục, cướp người với hắn ta thì làm sao bây giờ?

Tóm lại, hiện tại điều Thạch lâu chủ quan tâm nhất đã không phải trên pháp chu còn ma tu hay không, rốt cuộc đệ tử Tố Chân Thiên tên là Mạc Lễ Lan chết trong tay người nào... Chuyện bây giờ hắn ta muốn làm nhất là nhanh chóng hộ tống luyện đan sư thiên tài này đến hoàng triều!

Nghĩ tới đây, Thạch lâu chủ quyết đoán hạ lệnh tiễn khách: "Kiều sư tỷ, Côn Vũ lão quái đã sa lưới, lấy sư tỷ tu vi có thể tùy ý đi lại ở Vạn Hủy hải. Tại hạ là thuộc hạ hoàng triều, bởi vì cái gọi là ăn lộc của vua phải trung với vua, hiện tại phải tự mình hộ tống vị đại sư này đến hoàng triều... Nếu sơ suất trong việc tiếp đón sư tỷ, kính xin sư tỷ rộng lòng tha thứ."

Tố Chân Thiên muốn tìm Côn Vũ lão quái, hắn ta chạy theo cả vạn dặm đã giúp đỡ tìm được.

Hiện tại không có chuyện gì khác, Tố Chân Thiên đã có thể đi!

Đừng làm phiền hắn ta bồi dưỡng tình cảm với thiên tài luyện đan sư, để hắn ta ở lại cố hết sức trải đường cho hoàng triều!

Kiều Từ Quang nghe hiểu, không nhịn được bật cười.

Lưu Lam hoàng triều là nơi duy nhất trong chín môn phái lớn lấy hình thức hoàng triều để thống trị quản lý bên dưới, cũng là nơi duy nhất tiên phàm hỗn hợp, luôn có tiếng coi trọng nhân tài.

Ba năm một khoa thi lớn, tuyển chọn quản lý nhân tài bên dưới còn ngại không đủ.

Thiền Lâu giám sát thiên hạ cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để đào chân tường.

Với trình độ và kinh nghiệm thuật luyện đan của thiếu niên đen gầy này, chẳng trách Thạch lâu chủ lại quan tâm như thế.

Nàng thật sự không có ý cướp người với Lưu Lam hoàng triều, nhưng...

Kiều Từ Quang khẽ gật đầu, nói: "Làm phiền lâu chủ, một lần nữa cảm tạ phân lâu vì chuyện lần này."

Sau đó chuyển sang Bùi Lăng, khẽ hỏi, "Vị đại sư này, xin hỏi tục danh là gì?"

"Tại hạ..." Bùi Lăng vô thức muốn báo ra tên Trịnh Kinh Sơn, cũng may hắn kịp thời phản ứng lại, Trịnh Kinh Sơn xuất thân phụ thuộc vào Cửu A Lệ thị, đã cống hiến sức lực cho Lệ Liệp Nguyệt nhiều năm, từng là mạch chủ trong mười ba mạch Trọng Minh tông, chắc chắn có chút tiếng tăm ở bên ngoài.

Không có chuyện người Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều không biết.

Hiện tại dùng cái tên này, sẽ để lộ ra chỗ dựa thật sự.

Thế là, Bùi Lăng đột nhiên đổi giọng, vẻ mặt thản nhiên nói, "Vương Cao. Tại hạ tên Vương Cao, đa tạ ân cứu mạng của Tiên tử."

"Việc này là do chúng ta truy tra Côn Vũ lão quái, đã liên lụy đến Vương đại sư." Kiều Từ Quang lắc đầu nói, "Nếu có chỗ đắc tội, kính xin đại sư tha thứ."

Nói xong lấy ra một nhánh hoa nở ra vài đóa hoa màu hồng nhạt từ trong túi trữ vật, hai tay đưa cho Bùi Lăng, chậm rãi nói, "Đây là tín vật của Tố Chân Thiên, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng không rảnh nhận tội, nếu sau này đại sư có rảnh, chỉ cần cầm vật này đến Tố Chân Thiên, chúng ta sẽ quét dọn giường chiếu tiếp đón."

Lại cố ý nói một câu, "Dưới sự quản lý của Tố Chân Thiên, sản vật phì nhiêu, trong đó có rất nhiều dược liệu hiếm thấy ở nơi khác."

Đúng vậy, Tố Chân Thiên bọn họ không thu nam tu, mặc dù tông môn phụ thuộc không hạn chế như thế, nhưng thực lực những tông môn kia có hạn, cũng không có truyền thừa đan đạo đỉnh phong, chắc không tranh nổi với Lưu Lam hoàng triều.

Huống chi Thiền Lâu vừa giúp các nàng bắt được Côn Vũ lão quái, vừa quay đi đã cướp người với đối phương... Kiều Từ Quang cũng không tiện làm chuyện này.

Chỉ là đã gặp phải đan sư kinh tài tuyệt diễm như thế, bàn về thiên phú tuổi tác, sau này được Lưu Lam hoàng triều bồi dưỡng một thời gian, nhất định có thể đứng vào hàng ngũ đại sư đan đạo đỉnh phong ở phương thế giới này!

Hiện tại kết một thiện duyên chỉ tiện tay mà thôi, biết đâu sau này có thể phát huy tác dụng thì sao?

Thấy Bùi Lăng nhận nhánh hoa, hứa hẹn ngày sau chắc chắn sẽ đến Tố Chân Thiên du lịch, Kiều Từ Quang cười một tiếng, lúc này mới dẫn theo đám sư muội nhấc Côn Vũ lão quái lên, độn không mà đi trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Thạch lâu chủ...

Chương 624: Cầu hiền như khát

Nhìn đám người Tố Chân Thiên rời đi, cuối cùng Thạch lâu chủ đã thầm thở phào.

Hắn ta không chút do dự, lập tức quay sang phân phó chủ thuyền: "Dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khoang trên, ta muốn tự mình hộ tống Vương đại sư đến hoàng triều!"

Ngay sau đó, lại phân phó, "Sắp xếp các vị khách ban đầu ở khoang trên một chút, Thiền Lâu sẽ đền bù gấp mười lần chi phí!"

"Không cần đền bù!" Còn chưa nói hết câu, đã thấy một tán tu quần áo ngăn nắp đứng trong đám người hô lên, "Lý Lô Nhân ta tự nguyện nhường khoang trên cho Vương đại sư, chỉ cầu Vương đại sư có thể bán một viên Trúc Cơ Đan cực phẩm cho ta..."

Lời này đã nhắc nhở những người khác, trong chốc lát trên boong tàu ồn ào tiếng người, người cầu xin mua đan dược cực phẩm, cúi đầu bái lạy muốn ôm bắp đùi, tranh nhau chen lấn bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí còn có người kéo nữ nhi mười lăm mười sáu tuổi của mình đến muốn kín đáo đưa cho Bùi Lăng làm nô tỳ...

Thấy cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi, lại thấy hơi đau đầu.

Hắn biết sau khi mình để lộ thân phận "đại sư đan đạo"có thể luyện chế đan dược cực phẩm, chắc chắn tiếp theo sẽ bị chú ý đến mỗi một hành động, nhưng cũng không ngờ tình cảnh này tới nhanh như vậy!

"Yên lặng!" Cũng may, mặc dù lúc này Bùi Lăng không tiện đứng ra lạnh lùng quát lớn, Thạch lâu chủ lại không cần kiêng dè gì, sắc mặt hắn ta hơi nghiêm nghị, ánh mắt như điện, những nơi nhìn qua rất nhiều tán tu đều thấy trong lòng rét lạnh, đột nhiên mất sạch can đảm, không còn dám ồn ào.

Chỉ nghe Thạch lâu chủ từ tốn nói, "Vừa bận rộn một lúc, chắc hẳn tất cả mọi người đều mệt mỏi. Nhất là Vương đại sư còn vừa mở lò luyện đan, chắc chắn lúc này rất muốn nghỉ ngơi, mọi người đừng làm ồn ào thì tốt hơn."

"Đúng vậy, hôm nay đại sư đã phải vất vả nhiều rồi..." Đám tán tu do dự một lát, trong lòng đều rõ ràng, trước đó Vương Cao còn chưa để lộ thân phận đại sư thì cũng thôi.

Bây giờ đã lộ ra, vị Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu này còn mặc kệ cả Vạn Hủy hải, cũng không buồn quan tâm đến đồng đạo Tố Chân Thiên, bỏ lại tất cả sự vụ trong tay muốn đích thân hộ tống hắn đến hoàng triều, e là trên quãng đường đến hoàng triều còn lại, dù mọi người cùng một thuyền, nhưng sau khi bỏ lỡ thời điểm này, cơ hội có thể tiếp xúc với loại đại sư đan đạo này đã ít lại càng ít hơn.

Không, căn bản không có khả năng!

Dù sao Thạch lâu chủ đã mở miệng muốn sắp xếp cho đại sư ở lại khoang trên, ngoại trừ bày tỏ sự coi trọng với vị thiên tài đan đạo này, cũng vì cân nhắc đến sự an toàn của hắn.

Loại tình huống này, sao có thể để tán tu không rõ nội tình tới gần?

Vì vậy, rất nhiều người đều hơi không cam lòng.

Chỉ là theo ánh mắt tràn ngập chèn ép của Thạch lâu chủ lướt qua, một vài tán tu tâm tính nhát gan đều từ bỏ, tốp năm tốp ba nói, "Hôm nay đại sư vất vả, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi..."

"Đại sư đúng là cao nhân, thật sự bình dị gần gũi... Lại ngồi cùng một pháp chu với chúng ta..."

"Trước tiên để đại sư đi nghỉ ngơi đã, còn có chút thời gian nữa mới đến hoàng triều, còn nhiều thời gian..."

Trong tiếng bàn tán ồn ào, Thạch lâu chủ nhìn sang Bùi Lăng, lập tức nở nụ cười vô cùng thân thiết nhiệt tình, nhẹ nhàng nói: "Vương đại sư, mời!"

Đám người chủ động tránh ra một con đường, Thạch lâu chủ tự mình đưa tay mời khách, dẫn Bùi Lăng đến khoang trên, cũng là phòng khách tốt nhất trên chiếc pháp chu này.

"Mời đại sư xem, hoàng triều có rất nhiều loại pháp chu này, chính là..." Trong quá trình lên lầu, Thạch lâu chủ miệng lưỡi lưu loát giới thiệu lai lịch pháp chu này với Bùi Lăng, cố tình vô ý khoe khoang căn cơ hùng hậu của hoàng triều, cầu hiền như khát, yêu nhân tài như mạng...

Bùi Lăng tập trung nghe, đương nhiên hắn không thể bỏ lỡ cơ hội hiểu rõ Lưu Lam hoàng triều... Dù sao, tiếp theo hắn còn phải nghĩ cách thoát thân.

Sau khi đi lên khoang trên, chỉ thấy tầng này cực kỳ rộng lớn, chỉ là hành lang cũng đủ để chứa sáu, bảy người đi song song, trên mặt đất phủ thảm được chế tác từ da lông yêu thú, chưa nói đến nơi đặt chân mềm mại vừa đúng, còn có linh lực yếu ớt dao động, truyền đến từng cảm giác thoải mái.

Trên hai vách khoang đục ra một vài ô bách bảo, đặt vào từng món đồ quý hiếm để trang trí, nhìn sự dao động thì đây đều là pháp khí!

Mặc dù vật liệu và cách rèn đúc không được tính là đỉnh phong, nhưng trong lúc phần lớn tán tu Luyện Khí kỳ đều bôn ba vì một món Phù khí, nơi đây lại luyện chế rất nhiều pháp khí trang trí chỉ vì ngắm cho vui mắt, có thể thấy hào hoa xa xỉ đến mức nào!

Ngước mắt nhìn ra xa, khoang trên to lớn như vậy chỉ xếp đặt vài căn khách phòng.

Hiện tại cửa phòng đều mở rộng, liếc nhìn từ bên ngoài chỉ thấy mỗi một phòng đều vô cùng xa hoa, phòng tu luyện, đan phòng đủ loại, toàn bộ đầy đủ nguyên bộ, chỉ nhìn sơ qua đã biết đây là thuyền tư nhân đắt đỏ.

Lúc này, tất cả phòng khách đều bị chủ thuyền tự mình dẫn người đến dọn dẹp đổi mới toàn bộ từ trước, tất cả khách ở lại ban đầu đều bị đuổi ra ngoài.

Thạch lâu chủ tùy ý nhìn lướt qua, lại lấy thần niệm kiểm tra xác nhận khoang trên không cất giấu bất kỳ nguy hiểm gì, lúc này mới mỉm cười để Bùi Lăng chọn lựa chỗ ở.

Chương 625: Bùi Lăng rất hài lòng! (1)

Bùi Lăng chọn một phòng ngay gần đó.

Thấy thế, Thạch lâu chủ khẽ gật đầu, phân phó chủ thuyền khoanh tay cung kính đứng cách đó không xa: "Từ giờ trở đi, niêm phong con đường lên khoang trên, không được ta cho phép, tất cả mọi người không được tự tiện ra vào! Kẻ trái lệnh đều bị coi là có ý đồ làm hại Vương đại sư, trực tiếp bắt lại!"

Còn nói thêm, "Bắt đầu từ ngay hôm nay, đồ ăn của Vương đại sư do một tay ngươi lo liệu, nếu xảy ra chuyện gì ta chỉ hỏi ngươi."

Chủ thuyền kia nghe vậy không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng khom người hành lễ, lớn tiếng nói: "Vâng!"

Sau đó chuyển sang Bùi Lăng, rất cung kính nói, "Vương đại sư yên tâm, đại sư đại giá đến Chu thị pháp chu ta, pháp chu thật sự vinh hạnh, chắc chắn Chu thị sẽ dốc hết sức hầu hạ đại sư, nếu đại sư muốn gì cứ việc phân phó!"

Đây chính là cơ hội lấy lòng một vị đan sư thiên tài, nhất định phải nắm bắt!

Bùi Lăng lập tức đáp lễ lại, khách sáo nói hai câu với đối phương, mới đi vào khoang mới của mình.

Nhưng Thạch lâu chủ vừa luôn miệng nói đại sư cần nghỉ ngơi, lại lập tức đi vào theo.

Thấy thế, Bùi Lăng đành phải mời đối phương ngồi xuống nói chuyện.

"Thuật luyện đan của đại sư thật sự vô cùng tinh diệu." Sau khi ngồi xuống, Thạch lâu chủ cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát hỏi, "Không biết sư thừa ở đâu?"

"Cái này..." Trong lòng Bùi Lăng hơi rét lạnh, hàm hồ nói, "Tại hạ ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, vừa học đã biết..."

Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ chi tiết, Thạch lâu chủ lại mỉm cười không nhắc lại việc này, mà nói đến đại điển luận đan: "Không biết lúc trước đại sư đã từng tham gia đại điển luận đan chưa?"

Rất hiển nhiên, lai lịch thân phận của Vương Cao này có vấn đề.

Thế nhưng điều này cũng không sao cả!

Trong lòng hoàng triều chứa thiên hạ, tiếp nhận trăm dân.

Chỉ cần không phải loại người hung ác phát rồ không có thuốc chữa, lại thành thạo một nghề, bằng lòng tuân thủ quy củ hoàng triều, hoàng triều có thể tha thứ tiếp nhận!

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hoàng triều cường thịnh đến nay.

Huống chi, Vương Cao này tuổi nhỏ như thế, lại có thuật luyện đan kinh thế hãi tục trong đám người cùng thế hệ.

Thành tựu như thế, dù thiên tư trác tuyệt, chắc chắn thuở nhỏ say mê đan đạo, luyện tập quanh năm suốt tháng mới ra kết quả.

Cho nên, dù có vấn đề... Chắc chắn cũng không lớn.

Dù sao đã dùng hết thời gian để nghiên cứu đan thuật, chẳng lẽ còn có thể phân thân đi làm việc ác hay sao?

Nói tóm lại, Lưu Lam hoàng triều bọn họ chắc chắn phải có được nhân tài này!

Đừng ai nghĩ đến việc tranh đoạt!

Nghĩ tới đây, Thạch lâu chủ hắng giọng, nhìn Bùi Lăng lắc đầu phủ nhận mình từng tham gia đại điển luận đan, cao giọng nói: "Nếu đại sư không chê, tại hạ sẽ giảng giải đôi chút cho đại sư."

Trọng Minh tông.

Nội môn.

Triêu Na hành cung.

Thiền điện.

Màn tơ dày đặc dùng ngọc câu kéo lên từng tầng, lộ ra một cái tọa tháp rộng lớn ở bên trong.

Bên cạnh tọa tháp là một lư hương hoa văn thao thiết ba chân thiếp vàng, một cột khói xanh lượn lờ bay lên tràn ngập cả điện, khuôn mặt Lệ Liệp Nguyệt mờ mịt. Cách lớp sương mù huân hương, chỉ thấy áo đen của nàng như đêm, ba búi tóc đen lỏng lẻo ở sau gáy, tản ra như áo choàng.

Xung quanh đầy U Hồn thị nữ, hoàn phì yến sầu váy khói lả lướt, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng im mềm mại, hai tay xếp chồng đặt ở bụng dưới, cung kính đứng hầu.

Đôi mắt Lệ Liệp Nguyệt khép hờ, linh cơ phun ra nuốt vào, trong mỗi lần hít thở, khí tức dần cường thịnh, phù văn trên mi tâm càng tươi đẹp ướt át.

Trong chốc lát, nàng mở miệng phân phó: "Thập Ngũ thúc đang ở bên ngoài, mời hắn vào."

Cũng không lâu lắm, cửa điện thiền điện im ắng mở ra, Lệ Vô Mị cau mày nhanh chân đi vào.

Sau khi thấy chất nữ, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Liệp Nguyệt, gần đây Bùi Lăng đi đâu?"

Cửu A Lệ thị đã quyết định sẽ bồi dưỡng Bùi Lăng trở thành Thánh Tử tương lai, vì vậy cố ý sắp xếp hắn ta âm thầm bảo vệ.

Nhưng lần trước Lệ Liệp Nguyệt cưỡng ép hắn ta nhận nhiệm vụ, đã mấy ngày liên tục hắn ta không nhìn thấy Bùi Lăng.

Vốn còn tưởng hậu bối này vẫn đang tu luyện trong động phủ ở Thúy Lỗi sơn, cho nên cũng không quan tâm lắm.

Nhưng hai ngày trước, thủ hạ lại vơ vét được hai bộ nữ thi vẻ ngoài khí chất như Kế Sương Nhi, hơn nữa còn là giao nữ dị tộc dùng vẻ ngoài để nổi tiếng!

Lệ Vô Mị lại cố ý chạy tới Thúy Lỗi sơn, muốn thuận đường quan sát tình huống tu luyện của Bùi Lăng, ai biết người ra nghênh đón lại là Hồ Yêu Thanh Yếu giả mạo!

Mặc dù huyễn thuật của Hồ Yêu kia tinh diệu, nhưng tu vi mới Trúc Cơ, sao có thể giấu giếm hắn ta?

Lúc đầu, Lệ Vô Mị còn tưởng Bùi Lăng không thể thoát khỏi việc tu luyện, điều động Hồ Yêu tới đón, Hồ Yêu này lại làm loạn dùng hình dáng vẻ ngoài của chủ nhân để trêu đùa mình.

Kết quả cẩn thận cảm ứng, Bùi Lăng căn bản không ở trong động phủ!

Lần này thật sự dọa Lệ Vô Mị giật mình, nếu không phải sau đó điều tra ra được, những ngày qua Bùi Lăng đã từng gặp Lệ Liệp Nguyệt, hắn ta sẽ nghi ngờ Chẩm Thạch Tô thị lặng lẽ bắt người đi.

Vốn Lệ Vô Mị muốn đến hỏi thăm Lệ Liệp Nguyệt ngay lập tức, chỉ là những ngày qua chất nữ này đều ở tổ địa trong tộc chuẩn bị đại điển Thánh Nữ, lão tổ tự mình mở miệng, bất kỳ ai bất cứ chuyện gì đều không được làm phiền!

Chương 626: Bùi Lăng rất hài lòng! (2)

Bây giờ chỉ cách đại điển Thánh Nữ có mấy ngày, cuối cùng Lệ Liệp Nguyệt cũng kết thúc bế quan tĩnh tu, trở lại hành cung của mình. Vì vậy hôm nay hắn ta đã có cơ hội gặp chất nữ này để hỏi thăm rõ ràng.

"Vạn Hủy hải." Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy, ngắn gọn nói.

Sắc mặt Lệ Vô Mị đột nhiên thay đổi, vội vàng hỏi: "Hắn xuất phát bao lâu rồi? Ngươi có phái ai bảo vệ không? Tu vi như thế nào?"

"Hắn đã xuất phát trước khi ta bế quan." Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói, "Với thực lực hiện tại của hắn đã có thể tự gánh vác một phương, ta không ra lệnh người nào theo bảo vệ."

"Người mà ta nhìn trúng tuyệt đối không có việc gì!"

Nàng phát hiện Lệ Vô Mị đang rất lo lắng, nhưng vẫn thờ ơ.

Lần này Bùi Lăng đi Vạn Hủy hải là vì rèn luyện tâm cảnh.

Dù gặp phải cơ duyên cũng tốt, nguy hiểm cũng được, đều phải do đối phương tự giải quyết!

Ngọc không mài thì không sáng, chỉ có đối mặt chính diện với rất nhiều sự lên xuống chập trùng, trải qua đủ loại sóng gió, mới có thể rèn luyện ra tâm cảnh đủ để gánh vác Kim Đan nhất phẩm.

Nếu không, tuyệt đối không thể đan thành nhất phẩm!

Từ khi Bùi Lăng nhập tông đến nay, dù tiến cảnh nhanh chóng nhưng đều ở trong địa bàn Thánh tông, thậm chí nhiều khi có mình che chở và nâng đỡ. Theo Lệ Liệp Nguyệt, thật ra đến nay Bùi Lăng vẫn chưa thật sự tiếp xúc với bên ngoài.

Vị sư đệ này này trải nghiệm quá ít.

Hắn là Thiên Đạo Trúc Cơ, công pháp tu hành, tài nguyên trong tay đều vượt xa cùng thế hệ.

Nếu hiện tại ngay cả một lần du lịch nho nhỏ cũng cần nàng tiếp tục phái người ẩn nấp ở bên, âm thầm bảo vệ, vậy đạo lữ của nàng có khác gì phế vật?

Loại tình cảnh an nhàn dù bất cứ lúc nào cũng có người che chở, sẽ chỉ làm tâm cảnh của Bùi Lăng thiếu hụt!

Nghe vậy, Lệ Vô Mị nhíu chặt chân mày: "Ngươi để hắn ra ngoài du lịch, rèn luyện tâm cảnh?"

Thấy chất nữ gật đầu, hắn ta không nhịn được giậm chân nói, "Có rất nhiều cách để tăng trưởng tâm cảnh, cũng có không ít nơi thích hợp du lịch, nhưng với thời cơ hiện tại, hắn không thể đi Vạn Hủy hải!"

Lệ Vô Mị tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay, dù coi trọng Bùi Lăng cũng không thể cẩn thận bảo vệ hắn như lưu ly, không để gặp bất kỳ mưa gió gì.

Vẻ mặt hiện tại khiến Lệ Liệp Nguyệt cũng không nhịn được hơi ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Bởi vì lần trước ta đưa nữ thi cho hắn, có một bộ là giết đệ tử Tố Chân Thiên." Lệ Vô Mị giải thích, "Vì đề phòng Tố Chân Thiên quấn lấy, ta cố ý để người ra tay giả mạo đệ tử Vô Thủy sơn trang, đổ tội cho một tán tu Vạn Hủy hải."

"Nhưng tên đệ tử Tố Chân Thiên kia cũng không phải đến Vạn Hủy hải một mình, mà còn có đồng bạn. Mặc dù vẻ ngoài đồng bạn kia cũng không tệ, lại không đủ ôn nhu, chưa chắc đã phù hợp với sở thích của Bùi Lăng. Cho nên người của chúng ta không để ý nàng, sau khi mang thi thể thích hợp đi, để lại nàng ta."

"Ngươi cũng biết, tình cảm giữa đồng môn Tố Chân Thiên rất tốt, tự nhiên có một sư tỷ muội biến mất, tất nhiên người còn lại sẽ không rời đi như vậy, thậm chí còn có thể xin trong môn giúp đỡ, đến Vạn Hủy hải tra rõ ràng... Bùi Lăng chưa từng đi du lịch bên ngoài, kinh nghiệm không đủ."

"Chẳng may hắn lấy nữ thi ra song tu ở Vạn Hủy hải bị Tố Chân Thiên phát hiện, đến lúc đó..."

Lệ Vô Mị còn chưa nói hết lời, vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lập tức lạnh xuống.

Nàng lạnh lùng hỏi: "Song tu với nữ thi? Vì sao hắn muốn song tu với nữ thi?"

Lệ Vô Mị kỳ quái nhìn chất nữ, đây là trọng điểm sao?

Hiện tại quan trọng nhất căn bản không phải vấn đề song tu với nữ thi, mà là Bùi Lăng bị đệ tử Tố Chân Thiên phát hiện thì làm sao bây giờ!

Nghĩ vậy, nhưng dù sao Lệ Liệp Nguyệt là thiên kiêu số một thế hệ này Lệ thị, sắp đăng vị Thánh Nữ, Lệ Vô Mị vẫn kiên nhẫn giải thích: "Việc Bùi Lăng yêu thích nữ thi cũng không phải bí mật gì..."

Ngay lập tức, hắn ta kể sơ qua việc hôm đó Bùi Lăng rời khỏi Bồng Doanh quan đã không quan tâm đám người, muốn song tu cùng nữ thi ngay trước mặt mọi người.

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng, không nhìn ra vui giận, sau khi nghe xong mới thản nhiên hỏi: "Cho nên, ngươi đã đưa ba bộ nữ thi cho hắn?"

"Không sai!" Lệ Vô Mị gật đầu, "Hơn nữa vì đề phòng lúc song tu xảy ra sơ suất, ta còn cố ý xử lý thi khí và tử khí của ba bộ nữ thi kia, để nó không thể thi biến, mặc dù từ nay không thể luyện chế thành thi khôi, chỉ có thể dùng để song tu, nhưng những nữ thi này vốn là để Bùi Lăng giải buồn... Hắn rất hài lòng!"

"Dù sao trong tộc coi trọng Thánh Tử tương lai, cũng nên lôi kéo một chút..."

"Được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này."

Hắn ta nhanh chóng nghĩ đến việc chính, trầm giọng nói, "Bùi Lăng đã đến Vạn Hủy hải, vậy ta cũng phải nhanh chóng xuất phát! Có lẽ hắn còn chưa biết chuyện này, một khi bị Tố Chân Thiên để mắt tới, đến lúc đó dù là Lệ thị ta cũng gặp rắc rối."

Nói xong, Lệ Vô Mị lập tức đứng dậy rời đi.

Bóng dáng Lệ Vô Mị nhanh chóng biến mất, trong thiền điện lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi!

Chương 627: Công pháp chính đạo

Trong khói xanh lượn lờ, vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi, nhưng tọa tháp dưới người lại không ngừng phát ra tiếng "răng rắc", "răng rắc" giòn vang, không lâu sau chiếc tọa tháp cố ý luyện chế để tu luyện đã xuất hiện mấy vết rách to lớn, "soạt" một tiếng, cuối cùng không duy trì được nát thành bột mịn.

Lệ Liệp Nguyệt vẫn duy trì ngồi tư thế xếp bằng, lơ lửng trên không, mặt không biểu cảm.

Rất nhiều thị nữ đều nín thở tập trung không dám lên tiếng.

Một lát sau, Vụ Liễu cẩn thận tiến lên, nói: "Chủ nhân, nếu Bùi Lăng dám phản bội, có cần..."

Ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời.

Vụ Liễu lập tức không dám nói tiếp.

Một lúc lâu sau, Lệ Liệp Nguyệt mới nói: "Thập Ngũ thúc tuổi tác đã cao, có thể đi Phệ Hồn quật bảo dưỡng tuổi thọ rồi."

Đám thị nữ khẽ giật mình, vẫn là Hiểu Nghê phản ứng nhanh chóng, vội nói: "Chủ nhân nói đúng!"

...

Vạn Hủy hải.

Trên bầu trời u ám, lúc này mặt biển vốn màu xanh thẳm đã hiện ra màu xanh mực quỷ quyệt.

Mặc dù sóng gió còn chưa lớn lắm, nhưng khí tức núi đào sóng biển sắp tới lại rất mãnh liệt.

Hơi nước hòa lẫn mùi nước biển tanh mặn thổi vào pháp chu cỡ lớn, trận pháp ở khoang trên vận chuyển nhanh chóng loại bỏ mùi tanh, chỉ để lại gió biển tươi mát, mênh mông cuồn cuộn thổi vào trong khoang thuyền tinh xảo.

Trong phòng rèm châu nửa cuốn, Bùi Lăng ngồi một mình cạnh bàn nhỏ khẽ cau mày, đang cẩn thận suy nghĩ về đại điển luận đan mà Thạch Vạn Lý mới giới thiệu.

Đại điển luận đan được gọi là "Tiểu Tự Tại Thiên".

"Tiểu Tự Tại Thiên" do một vị đan sư kinh tài tuyệt diễm để lại từ vài ngàn năm trước, là một động thiên cỡ nhỏ.

Trong đó bố trí đặc biệt, có vô số tài liệu trân quý khiến đan sư tha thiết ước mơ, hơn nữa còn có đủ loại cảm ngộ với đan đạo của vị đan sư kia.

Có thể nói là một trong những cơ duyên đỉnh cấp của đan sư.

Lưu Lam hoàng triều vì mời chào nhân tài, đã lấy "Tiểu Tự Tại Thiên" làm giải cao nhất để thiết lập đại điển luận đan.

Bởi vì cơ duyên mê người, ban thưởng phong phú, hơn nữa với sự cai trị hà khắc của Lưu Lam hoàng triều, mặc dù đan sư tham gia đại điển vàng thau lẫn lộn, nhưng xưa nay không xảy ra vấn đề gì vì vậy từ ngàn năm nay đã bị gọi đùa là đại điển kén tài danh tiếng lớn nhất Bàn Nhai giới.

Vì cố hết sức hấp dẫn nhiều đan sư, cũng vì không cho người có lòng lợi dụng sơ hở, quy củ đại điển luận đan vô cùng đơn giản.

Vòng thứ nhất là tuyển chọn vòng ngoài.

Chỉ cần sau khi bước vào biên giới Lưu Lam hoàng triều, tùy ý tìm tới Bách Công nha ở thành trì để báo danh, đan sư khai lò ba lần trong sự giám sát của Bách Công, luyện chế ra một lò đan dược trung phẩm trở lên sẽ được coi là thông qua.

Phần thưởng của vòng này là lệ phí đi đường, ngoài ra Bách Công nha sẽ cung cấp toàn bộ ăn ở trong lúc diễn ra đại điển luận đan.

Rất nhiều đan sư vì muốn chiếm được phần lợi ích này sẽ cố ý chọn lựa một loại đan dược am hiểu nhất để chuyên luyện tập, cầu ổn định luyện chế ra đan dược trung phẩm.

Đương nhiên, loại đan sư này thường không trông cậy vào việc tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", chỉ muốn nhân cơ hội mở mang tầm mắt, đổi được một vài loại dược liệu cần thiết mà thôi.

Chỉ đơn thuần là tham gia trò vui.

Đan sư thật sự muốn đi vào "Tiểu Tự Tại Thiên", sau khi thông qua vòng ngoài sẽ xin hoàng triều kiểm tra đan sư.

Hoàng triều thiết lập Bách Công nha để quản lý đan sư, phù sư, đúc khí sư đủ loại... Cũng phân chia phẩm cấp từng loại, lấy cửu phẩm là nhập môn, nhất phẩm là đỉnh phong.

Kiểm tra của luyện đan sư cửu phẩm là rút đề dưới sự giám sát của Bách Công nha, sau đó có mười cơ hội khai lò, luyện chế ra ba lò đan dược trung phẩm trở lên coi như hợp cách.

Sau khi lấy được tư cách luyện đan sư cửu phẩm, mới được coi là người tham dự đại điển luận đan.

Về sau thì có hai lựa chọn: Lựa chọn thứ nhất tiếp tục tham gia kiểm tra Bách Công nha cho đến khi thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, trực tiếp cử đi thi quận. Hoàng triều phân chia ba mươi sáu quận nằm dưới sự quản lý, trên thi quận là thi đế đô, cũng là quyết chiến đại điển luận đan cuối cùng!

Lựa chọn thứ hai là không tiếp tục tham gia kiểm tra Bách Công nha, mà trực tiếp tham gia tỷ thí đại điển luận đan, giết qua từng vòng.

Đan sư tùy tiện chọn loại nào trong hai con đường này đều được.

Thế nhưng, lời trong lời ngoài của Thạch Vạn Lý đều có ý đề nghị Bùi Lăng lựa chọn loại thứ nhất.

Bởi vì tỷ thí đại điển luận đan không thể vượt cấp, chỉ có thể giết qua từng vòng. Cho dù là đại sư luyện đan cũng phải đi từ Bồi Nguyên Đan cơ bản nhất.

Nhưng kiểm tra Bách Công nha, sau khi lấy được tư cách luyện đan sư cửu phẩm, lựa chọn tùy ý kiểm tra phẩm cấp.

Hơn nữa sau khi thông qua, còn có rất nhiều ban thưởng.

Bởi vì vừa rồi Bùi Lăng luyện một lò Trúc Cơ Đan cực phẩm ngay trước mặt mọi người, Thạch Vạn Lý nghĩ sau khi hắn đến hoàng triều hoàn toàn có thể trực tiếp xin kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, đến lúc đó không cần quan tâm rất nhiều việc vớ vẩn, chờ bắt đầu thi quận là được.

Thế nhưng, Bùi Lăng không thèm để ý những điều này, dù sao hắn tự để lộ thân phận đan sư cũng chỉ là kế tạm thời.

Chương 628: Bắt đầu đại điển Thánh Nữ (1)

Đợi đến khi xuống pháp chu, hắn sẽ nghĩ cách thoát thân!

Chỉ là vừa rồi Thạch Vạn Lý nhắc đến, sau khi thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm của Bách Công nha, ngoại trừ được thưởng rất nhiều dược liệu linh thạch, còn có thể tùy ý chọn lựa một môn công pháp Huyền giai ở trong bí khố của Lưu Lam hoàng triều!

Mặc dù bây giờ Bùi Lăng tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 là công pháp Địa giai trên Huyền giai, nhưng dù sao đó cũng là ma công.

Hơn nữa, còn là một trong ma công chiêu bài của Trọng Minh tông.

Sau đó, dù hắn thay hình đổi dạng tiếp tục du lịch ở Lưu Lam hoàng triều, hay đến địa bàn chính đạo khác đều phải tu luyện một môn công pháp chính đạo, như thế mới có thể ngụy trang tốt hơn, cũng lẩn tránh được rất nhiều nguy hiểm.

Nếu không gặp phải tình huống cần ra tay, vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 , thi triển 【 Huyết Sát đao pháp 】 và 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 ... Chỉ sợ hắn còn chưa giải quyết nguy hiểm đã hấp dẫn một đoàn tu sĩ chính đạo trừ ma vệ đạo vây công!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức bỏ suy nghĩ sau khi xuống thuyền lập tức tìm cơ hội rời đi.

Hắn quyết định theo Thạch Vạn Lý đến Bách Công nha, thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, sau đó lấy không một môn công pháp chính đạo Huyền giai của Lưu Lam hoàng triều!

Dù sao công pháp đã đưa tới cửa, không cần thì phí.

"Công pháp chính đạo không chỉ giúp đỡ lần du lịch này của ta, về sau ta đi lại trong chính đạo cũng an toàn hơn!" Bùi Lăng thầm nghĩ, "Lại thêm Lưu Lam hoàng triều chứng thực thân phận đan sư... Chẳng khác gì có một chứng cứ để tẩy trắng."

"Quyết định vậy đi!"

"Theo Thạch Vạn Lý đi tham gia kiểm tra đan sư ngũ phẩm, sau khi thông qua lại tìm cách thoát thân..."

Bây giờ Thạch Vạn Lý này đang nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ sợ con vịt đã đun sôi còn bay mất.

Không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi hắn tham gia đại điển luận đan, đối phương sẽ lấy danh nghĩa bảo vệ để đi theo không rời nửa bước.

Nói thật ra, Bùi Lăng cũng không nắm chắc có thể bỏ chạy ngay trước mắt hắn ta.

Thậm chí có thể sẽ lộ ra chân tướng, khiến đối phương càng nghi ngờ nhiều hơn.

Cho nên, còn không bằng tương kế tựu kế, lấy xong công pháp lại tìm cớ chạy trốn!

"Hiện tại, chờ pháp chu đến hoàng triều..." Nghĩ đến đây, Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn mạn tàu bên ngoài cửa sổ, bầu trời mây đen dày đặc ép xuống cực thấp, gần như muốn rơi xuống.

Pháp trận phòng hộ của pháp chu cỡ lớn đã mở hết ra, dù là như thế, pháp chu lóe lên vô số ánh sáng phù văn vẫn như một món đồ chơi có thể tùy ý chơi đùa, khó khăn đi lại trong sóng biển.

Nếu không phải khoang trên có trận pháp gia trì ngoài định mức, ngay cả lúc chiếc pháp chu gập ghềnh, nơi đây vẫn rất vững vàng như mặt đất, chỉ sợ tất cả đồ trang trí xung quanh đều bị rơi xuống!

Cuồng phong mưa rào sắp tới, mặt nước cuồn cuộn, màu sắc như mực, sóng to gió lớn đã vận sức chờ phát động!

Mấy ngày sau.

Trọng Minh tông.

Sơn môn mở rộng.

Cánh cửa khổng lồ như núi cao vạn trượng, nguy nga đứng sừng sững trong mây, như ẩn như hiện lại cho người ta một cảm giác trầm ổn nặng nề cứng như bàn thạch.

Cánh cửa chính này xuất hiện có nghĩa đại trận hộ tông Trọng Minh tông đã mở ra.

Hôm nay là đại điển một đời Thánh Nữ mới của Trọng Minh tông an tọa, Thánh tông mời khách khắp nơi đến thăm, vì để lộ rõ ràng khí chất tông môn, cũng đủ tự tin với thực lực của tông môn, xưa nay cần minh bài đệ tử mới có thể bình an ra vào đại trận, đi qua sơn môn, nay cũng có thể ra vào tự do!

Một đạo cầu vồng to lớn chậm rãi hiện ra từ sau sơn môn, thông thẳng vào sâu trong tầng mây.

Đây là con đường tiếp khách mà Trọng Minh tông chuyên sử dụng lúc có đại điển quan trọng.

Cầu vồng xuyên qua sơn thủy, biển mây dày đặc, cuối cùng hạ xuống một cái đài lơ lửng giữa không trung.

Dường như cái đài này bị cắt đứt ở trong vách núi, sau đó đảo ngược lơ lửng giữa không trung.

Trên ngọn núi dưới đáy còn có rất nhiều cây cỏ sinh trưởng, bên trong có khá nhiều phi cầm tẩu thú nghỉ lại.

Mặt trên của bình đài thì trơn nhẵn như gương, toàn bộ lát một loại gạch đá màu xanh nhạt.

Cái đài này dùng cầu vồng nhỏ bé để kết nối mấy chục cái đài có to có nhỏ tương tự. Cái đài lớn nhất trong số đó có gió lạnh sương mù quanh quẩn, dù cách một khoảng cực xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.

Dù bên trong đã cố ý trói buộc, lại vẫn mơ hồ truyền ra sự dao động cường đại.

Một tu sĩ thiếu niên theo trưởng bối đến đây chúc mừng tò mò nhìn quanh, nhưng vận chuyển thị lực tới cực hạn vẫn chỉ thấy một khoảng sương mù hỗn độn.

"Bốp."

Trưởng bối của hắn ta chú ý tới, không hề chậm trễ tát một cái, sau đó vội vàng kéo người đi.

Chờ sau khi ngồi xuống trong một góc vắng người, mới truyền âm quát lớn: "Không được làm loạn! Đó là chỗ ngồi của Tông Chủ Thánh tông và khách quý hôm nay!"

"Khách quý? Khách quý cái gì?" Hiển nhiên tu sĩ thiếu niên rất được cưng chiều, bị dạy dỗ một trận vẫn không e ngại, tò mò truyền âm hỏi, "Tuyên gia bảo giàu có đến cỡ nào, cũng chỉ có thể ngồi hàng đầu ở cái đài của chúng ta, không biết là người thế nào có thể khiến Tông Chủ Thánh tông tự mình tiếp đón?"

Chương 629: Bắt đầu đại điển Thánh Nữ (2)

Trưởng bối của hắn ta khẽ nói: "Tiểu bối trẻ người non dạ, không có chút kiến thức nào! Cho dù Tuyên gia bảo có một vị Thái thượng trưởng lão, xét đến cùng chỉ là gia tộc phụ thuộc sự quản lý của Thánh tông mà thôi."

"Hôm nay là đại điển Thánh Nữ an tọa, việc lớn biết bao!"

"Người dưới sự quản lý của Thánh tông đến chúc mừng chỉ là dệt hoa trên gấm. Màn quan trọng nhất lại là những tông môn ngồi ngang vai ngang vế với Thánh tông đến đây chúc mừng..."

"Cái tông môn lớn khác thì cũng thôi, Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang... Chắc chắn sẽ đến đây!"

"Hơn nữa..."

Còn chưa nói hết câu, đã thấy hai tên nội môn đệ tử Trọng Minh tông dẫn một nữ tu áo tơ trắng dáng người và vẻ ngoài mảnh mai đạp vào cầu vồng, đi đến cái đài bên cạnh.

Thoạt nhìn nữ tu nữ tu áo tơ trắng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, đường nét khuôn mặt khá tinh xảo nhưng làn da vốn trắng nõn mềm mại lại khắc đầy phù văn!

Bên hông nàng treo một thạch tháp năm tầng dài khoảng ngón tay, bụi bẩn không hề thu hút.

Đôi mắt của trưởng bối đang giảng giải cho thiếu niên hơi co lại, vội vàng nhắc nhở: "Đừng nhìn nữ tu kia!"

Thiếu niên nghe lời nhìn sang chỗ khác, buồn bực nói: "Trên đại điển này, dù là đệ tử Luân Hồi tháp nào dám làm loạn ở Thánh tông?"

"Đây không phải là đệ tử Luân Hồi tháp." Trưởng bối trầm giọng truyền âm, "Tuy thạch tháp bên hông nàng là đồ của đệ tử Luân Hồi tháp, nhưng linh cơ của nó diệt hết, hiển nhiên là cướp được từ trong tay đệ tử Luân Hồi tháp, chủ nhân thạch tháp đã chết! Trong trường hợp này, cự phách bốn tông đều đang nhìn còn dám công khai mang thạch tháp ở trên người khoe khoang như thế... Nàng là người Vô Thủy sơn trang!"

"Vô Thủy sơn trang!" Thiếu niên lập tức nghiêm nghị.

Không chỉ hắn ta.

Trên cái đài to như vậy, vốn đã ngồi đầy bảy tám phần tu sĩ, đang ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt, sau khi nữ tu áo tơ trắng kia xuất hiện lại lặng ngắt như tờ.

Đến mức tiếp theo còn có mấy vị thiên kiêu ngoại tông khác được dẫn đường tiến vào cái đài bên cạnh, chờ đến khi đại điển bắt đầu, đám tu sĩ đều im lặng không nói, không dám dò xét quá nhiều.

Nửa ngày sau, trên một cái đài chiếm diện tích không lớn lại không có một ai, khí tức lạnh lẽo tràn ngập, đường vân trận pháp chậm rãi hiện ra.

Trong chốc lát, một tia sáng đen hiện lên, một đám đệ tử Trọng Minh tông lập tức xuất hiện.

Người cầm đầu lại là Lệ Liệp Nguyệt!

Hôm nay nàng vẫn mặc một bộ váy lụa màu đen, chỉ là mái tóc dài luôn thả sau lưng lại được búi hờ, bên trên cài một cái tán hoa như gai đâm bện thành.

Ở giữa gai đâm nở rộ một đóa hoa cánh hoa màu đỏ rực, màu sắc đóa hoa kia như vết máu sắp khô cạn, càng làm nổi bật làn da như mỡ đông, khí chất lạnh lùng diễm lệ.

Ở sau lưng nàng, Chu Diệu Ly và Tô Chấn Hòa đứng sóng vai.

Sau nữa là mạch chủ nội môn thượng tam mạch, Lệ Hàn Ca cũng ở trong số đó!

Trong trường hợp hôm nay, tất cả mọi người ăn mặc long trọng, vào lúc này ánh mắt từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả cái đài có sương mù hỗn độn quanh quẩn, tất cả sự chú ý đều chỉ tập trung trên người Lệ Liệp Nguyệt.

Xoạt xoạt xoạt...

Lệ Liệp Nguyệt là thiên kiêu thế gia đã sớm thành thói quen với ánh mắt bình thường.

Duy chỉ có ánh mắt đánh giá của Tông Chủ lại như thực chất, trĩu nặng đè xuống.

Loại áp lực tràn trề này, dù lấy tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không thể khinh thường!

Nhưng vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt tự nhiên không hề có chút thay đổi nào, nàng hơi khom người hành lễ về phía cái đài của Tông Chủ và khách quý ngoại tông.

Ngay sau đó, đám người Chu Diệu Ly sau lưng nàng và rất nhiều khách khứa đến tham gia đại điển đều rối rít đứng dậy, cùng nhau khom lưng chào người ngồi ở chủ vị.

"Chư vị không cần đa lễ." Trong sương mù hỗn độn truyền ra một giọng nam ôn nhuận xen lẫn chút trầm thấp, nghe vào tai chỉ thấy tinh thuần, khiến người vừa nghe xong không nhịn được có thiện cảm, không hề nói nhảm mà nói ngay vào điểm chính, "Tháng trước chân truyền Lệ Liệp Nguyệt của tệ tông phá đan Ngưng Anh, muốn đăng lâm vị trí Thánh Nữ."

"Hôm nay, làm phiền chư vị đường xa mà đến để chứng kiến."

"Giám Sát điện chủ."

Nghe được Tông Chủ phân phó, một Giám Sát điện chủ áo bào tím lập tức mở miệng đáp lời: "Tông Chủ!"

Tông Chủ nói ngắn gọn: "Thăng huyết tọa Thánh Nữ."

Giám Sát điện chủ chắp tay thi lễ: "Vâng."

Vừa mới nói xong, rất nhiều cái đài lơ lửng ở giữa biển mây đang tùy tiện lên xuống, trong nháy mắt dừng lại như bức tranh đứng im.

Sau hai hô hấp, biển mây bắt đầu sôi trào lên như bị đun sôi!

Cái đài để tân khách và đệ tử tông môn đứng lên vững chắc như núi, nhưng trong mọi người ở đây, ngoại trừ một vài người có tu vi cao thâm, đều cảm thấy tim đập nhanh!

Thậm chí có một vài tu sĩ thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, tay chân run rẩy, ngay cả hàm răng cũng va vào nhau lập cập!

Dường như có một thứ khủng bố nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được sắp giáng lâm!

Trong chốc lát, biển mây im ắng tách ra, một tòa bảo tọa huyết sắc như ngọn núi từ từ bay lên.

Bảo tọa được điêu khắc tinh tế, màu sắc đỏ tươi như một viên minh châu khảm nạm ở đỉnh núi.

Trước bảo tọa có hơn vạn bậc cầu thang huyết sắc!

Chương 630: Vạn Tộc Huyết Thê (1)

Trên những bậc thang kia điêu khắc vô số đồ án yêu quỷ thi khôi, khí tức âm hàn tràn ngập, ác ý khắp nơi, Huyết Sát ngút trời!

Đợi bảo tọa thăng đến độ cao gần như ngang bằng với cái đài chủ vị, Giám Sát điện chủ nghiêm nghị phân phó: "Chân truyền Lệ Liệp Nguyệt lên Vạn Tộc Huyết Thê."

"Quy củ Thánh tông, phàm là Thánh Tử, Thánh Nữ, không trải qua Vạn Tộc Huyết Thê thì không thể nhậm chức!"

"Hôm nay chúng ta chứng kiến ngươi đi qua Vạn Tộc Huyết Thê, mới có thể trở thành Thánh Nữ tông ta!"

"Nếu tự nhận thực lực không thể bằng, lúc này còn có thể lùi lại."

Trước mắt bao người, giọng điệu Lệ Liệp Nguyệt bình thản: "Cửu A Lệ Liệp Nguyệt chưa từng lùi bước."

Còn chưa nói hết câu, nàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới Vạn Tộc Huyết Thê.

Làn váy đen nhẹ bay lên, đã bước vào bậc huyết thê thứ nhất!

Từ khoảnh khắc đó đã không có cơ hội đổi ý.

Hoặc là đi đến Vạn Tộc Huyết Thê đăng lâm vị trí Thánh Nữ; hoặc là chiến tử trên đường, thân tử đạo tiêu!

Rống!

Ngay lúc Lệ Liệp Nguyệt đứng vững ở huyết thê thứ nhất, đồ án dị thú điêu khắc trên đó đột nhiên khẽ động, lại lập tức xông ra, móng vuốt sắc bén ngang nhiên vỗ vào khuôn mặt nàng!

Cùng lúc đó, một luồng áp lực cường đại giáng lâm, giữ chặt Lệ Liệp Nguyệt ở tầng huyết thê này, không thể tiếp tục đi tới.

Độ khó của Vạn Tộc Huyết Thê không chỉ như thế!

Vô số phù văn lấp lóe, ánh sáng lưu chuyển, từng tiếng nỉ non đầy ác ý, đột nhiên truyền vào trong tai Lệ Liệp Nguyệt.

Tiếng nỉ non này không thể phân biệt hàm nghĩa cụ thể, giống người mà không phải người, giống thú mà không phải thú, cứ như từng đợt thủy triều đánh thẳng vào tinh thần của nàng.

Trước mặt nàng huyễn hóa ra vô số cảnh tượng.

Mình đăng lâm vị trí Thánh Nữ thất bại, thân tử đạo tiêu; gia tộc gặp biến cố, cả nhà sụp đổ; Thánh tông bị rất nhiều môn phái lớn vây công, máu chảy thành sông, truyền thừa diệt tuyệt...

Thậm chí còn có Bùi Lăng, hắn trái ôm phải ấp, trên đầu gối còn ôm một nữ thi vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, cách ăn mặc hoa lệ, vui cười tìm niềm vui, trong lời lẽ thể hiện rõ sự ghét bỏ Lệ Liệp Nguyệt, nhưng sợ hãi địa vị thực lực của nàng mới lá mặt lá trái...

Lại có cảnh Bùi Lăng đứng trên biển mênh mông, có tu sĩ chính đạo kiếm quang xuyên qua trời cao chém giết hắn ngay tại chỗ...

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên, bình tĩnh nhìn tất cả việc này, ngay cả đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, tùy ý dùng một chưởng vỗ chết dị thú nhào lên, vào lúc huyết nhục dị thú bay tán loạn, áp lực nặng nề vốn ép ở trên người nàng đột nhiên thả lỏng một chút.

Nhân cơ hội này, nàng bước lên huyết thê thứ hai.

Ngay chớp mắt đế giày nàng vừa rời khỏi huyết thê thứ nhất, huyết thê thứ nhất lặng yên không tiếng động biến mất.

Tầng thứ hai xuất hiện một đầu yêu quỷ, lúc này tiếng nỉ non bên tai càng lớn hơn.

Huyễn tượng xung quanh cũng càng chân thật hơn!

Trên các đài lơ lửng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ thấy váy lụa màu đen ung dung không vội, gần như không chút do dự nào bước lên mười bậc.

Chẳng mấy chốc, Lệ Liệp Nguyệt đã đi qua chín mươi chín tầng huyết thê.

Tầng huyết thê thứ một trăm trơn nhẵn không hoa văn, không có bất kỳ yêu quỷ tinh quái gì xuất hiện ngăn cản.

Nhưng nàng vừa bước lên một bước, đã có một bóng người huyết sát quanh quẩn chậm rãi hiện ra.

Khí tức của hắn ta cũng là tu vi Nguyên Anh!

Đây là chân truyền cũ của Thánh tông đã từng leo lên huyết thê, chiến tử ở đây!

Sau khi bóng dáng huyết sắc xuất hiện lập tức ra tay.

Oanh!

Ống tay áo Lệ Liệp Nguyệt bay múa, thoạt nhìn bàn tay như ngọc chỉ nhẹ nhàng vỗ xuống, bóng dáng huyết sắc kia lại như bị một ngọn núi cao nguy nga đập trúng, không có bất kỳ chỗ trống gì để né tránh, ầm vang vỡ nát.

Lệ Liệp Nguyệt thoải mái chiến thắng tiếp tục đi tới.

Sau đó, mỗi một tầng huyết thê đều có đủ loại dị tộc ngăn cản.

Mỗi trăm tầng có một tên vong hồn đã từng chiến tử ở đây cản đường.

Nhưng Lệ Liệp Nguyệt đánh đâu thắng đó, một hơi giết tới một ngàn tầng, lại không có một tầng huyết thê có thể khiến nàng dùng ra chiêu thứ hai.

Nhưng...

Bắt đầu từ tầng huyết thê một ngàn lẻ một, dù là dị tộc loại yêu quỷ tinh quái hay vong hồn xuất hiện mỗi trăm tầng, thực lực đột nhiên tăng lên một cấp độ!

Lệ Liệp Nguyệt lại khó dùng một chiêu giải quyết, dần cần ra chiêu thứ hai, chiêu thứ ba...

Tốc độ tiến lên lập tức chậm lại rất nhiều.

Nhưng cũng chỉ tốn thêm chút thời gian, bước lên tầng huyết thê thứ hai ngàn.

Độ khó khi nàng tiếp tục leo lên lại tăng lên.

Thậm chí bắt đầu từ nơi này, xuất hiện tình huống nàng phải đánh rất lâu với vong hồn.

Thấy cảnh này, trên cái đài chuyên để thiên kiêu ngoại tông dừng chân, một nam tu vẻ ngoài âm nhu, sắc mặt trắng bệch đột nhiên mỉm cười quay đầu nhìn về phía nữ tu áo tơ trắng đã khiến rất nhiều bên phụ thuộc tông môn không dám nói chuyện vào trước đó: "Tuyệt Tâm Tử, ngươi không lên sao?"

"Mặc dù dựa theo quy củ Thánh Tử, Thánh Nữ nhận vị của Trọng Minh tông, chúng ta có thể ra tay khiêu chiến bất kỳ lúc nào trong quá trình leo lên Vạn Tộc Huyết Thê."

"Nhưng càng ra tay sớm càng tỏ ra mình có thiên tư trác tuyệt, cũng khiến tông môn vẻ vang hơn."

Chương 631: Vạn Tộc Huyết Thê (2)

"Vô Thủy sơn trang hoàn toàn xứng đáng là hạng nhất, ngươi cũng không thể giống đám người chúng ta, muốn chờ sau khi Lệ Liệp Nguyệt đi đến tầng chín ngàn chín trăm, thực lực mười không còn một mới ra tay chứ?"

Vốn nữ tu áo tơ trắng kia đang ngồi xếp bằng sau một cái trường kỷ, liên tục ăn đồ trên bàn dài, nghe vậy tùy ý cắn nát một cái xương cốt linh thú, sau khi chậm rãi nuốt vào mới chỉ về phía nam tu kia, từ tốn nói: "Chờ sau khi đại điển Thánh Nữ rác rưởi của Trọng Minh tông này kết thúc, ngươi và ta giao thủ."

"Yên tâm, trưởng bối nhà ngươi đang ở đây, ta không thể đối xử với ngươi giống sư đệ đồng môn, lại băm ngươi cho chó ăn."

"Nhiều lắm chỉ chém đứt tứ chi, khoét ánh mắt, lại lột đi mấy lớp da... Tóm lại không chết là được."

"Không cần quá sợ hãi."

Sắc mặt nam tu âm nhu kia lập tức nặng nề, hừ cười nói: "Đừng coi ta giống mấy tên phế vật thua trong tay ngươi."

"Hơn nữa, chúng ta đến để khiêu chiến Lệ Liệp Nguyệt, ngươi lại nổi điên làm gì?"

"Ta thích." Nữ tu áo tơ trắng Tuyệt Tâm Tử nhìn chằm chằm hắn ta, đột nhiên khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thâm trầm, chậm rãi nói, "Trời đất bao la không bằng việc ta thích, sao nào, ngươi có ý kiến à?"

Nam tử âm nhu nghe vậy vẻ mặt hung ác nham hiểm đang muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này ngồi tu sĩ quần áo lôi thôi ngồi ở bên cạnh hắn ta, cũng đang tập trung vào rất nhiều món ngon rượu ngon ăn như gió cuốn mây trôi, chợt ngẩng đầu, mồm miệng không rõ nói: "Trước khi đánh lén Lệ Liệp Nguyệt, ai làm loạn người đó chết."

Trong nháy mắt, sắc mặt Tuyệt Tâm Tử và nam tu âm nhu đều khó coi, nhìn chằm chằm tu sĩ lôi thôi kia.

Chỉ là hai người cũng không hề có ý ra tay hay cãi lại, mà lạnh lùng nhìn nhau, đều im lặng.

Vào lúc này, trên Vạn Tộc Huyết Thê, rầm rầm rầm...

Tiếng thuật pháp chấn động đang không ngừng truyền ra.

Sau một trận đại chiến, Lệ Liệp Nguyệt lại chiến thắng, chỉ là lúc nàng bước đi, khí tức hơi bất ổn.

Rất hiển nhiên, nàng đã tiêu hao rất lớn!

Thấy cảnh này, ánh mắt rất nhiều thiên kiêu ngoại tông trên đài lóe sáng, ngo ngoe muốn hành động.

Chỉ là truyền âm trao đổi với nhau một chút, đều kìm chế.

Thời cơ vẫn chưa tới!

Dù sao, Lệ Liệp Nguyệt cũng có danh tiếng hung ác trong số bốn đại Ma môn!

Đích nữ Cửu A Lệ thị, thiên kiêu xuất sắc nhất Trọng Minh tông trong thế hệ này!

Đan thành nhất phẩm, sau khi phá đan Kết Anh đã cử hành đại điển Thánh Nữ... Rất hiển nhiên, phẩm chất Nguyên Anh của nàng tuyệt đối không thấp!

Nhân vật như vậy, chỉ hơi lộ vẻ mệt mỏi, thực lực vẫn còn tồn tại, bọn họ đi lên chưa chắc đã có thể chiếm được lợi ích gì.

Mặc dù như nam tu âm nhu kia đã nói, tu sĩ leo lên Vạn Tộc Huyết Thê khiêu chiến càng sớm thì càng vẻ vang, càng có thể lan truyền danh tiếng tông môn sau lưng.

Nhưng đây đều là chuyện sau khi thắng!

Nếu ra sân sớm lại thất bại thảm hại, dù có thể nhặt về một mạng, cũng chỉ biến thành trò cười của người khác.

Ma đạo chỉ xem cường giả, mà cường giả chỉ xem kết quả!

Rất nhiều ban thưởng, vô tận hào quang, danh tiếng thiên kiêu... Những thứ này đều có được sau khi thắng, phải giẫm lên vị Chuẩn Thánh Nữ Trọng Minh tông này mới có thể có được.

Nếu không thể đạp nàng xuống, vậy cũng chỉ có thể trở thành bàn đạp của nàng!

Cho nên dù thấy trạng thái của Lệ Liệp Nguyệt xuống dốc rõ ràng, tất cả mọi người vẫn mạnh mẽ kiềm chế.

Chờ thêm một chút, đợi thêm một chút... Đợi nàng bị Vạn Tộc Huyết Thê tiếp tục tiêu hao, khi đó dù có hai vị chân truyền khác và mạch chủ thượng tam mạch Trọng Minh tông che chở, cũng không có tác dụng gì!

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trong nháy mắt, mười hai ngày đã qua.

Lệ Liệp Nguyệt hơi thở dốc, đóa hoa vốn nở rộ ở tán hoa gai đâm trên đầu đã biến mất gần nửa.

Trạng thái của nàng đã kém xa lúc đỉnh phong!

Nhưng khí thế quanh người lại như danh kiếm ra khỏi vỏ, vừa trải qua rèn luyện.

Càng để lộ sự sắc bén ép người!

Lúc này nàng đã đứng cực cao.

Phía sau là biển mây trống rỗng mênh mông, trước mắt đã chỉ còn mười tầng huyết thê.

9990 tầng!

Trên đài, thiên kiêu ba tông đang truyền âm bàn tán.

Chẳng mấy chốc, cuối cùng bọn họ đã có quyết định.

Một tu sĩ áo bào xanh vươn người đứng dậy: "Luân Hồi tháp Nhiếp Dực, xin Lệ sư tỷ chỉ điểm!"

Đám người Tuyệt Tâm Tử bình tĩnh nhìn Nhiếp Dực tiến lên khiêu chiến.

Nhiếp Dực này có tu vi Kết Đan hậu kỳ, linh cơ thuần túy mà linh động, hiển nhiên tu vi cực kỳ tinh thuần.

Hắn ta có kinh nghiệm đấu pháp với tán tu Nguyên Anh.

Đương nhiên, Nguyên Anh Trọng Minh tông, còn là thân phận chân truyền tấn thăng, là Nguyên Anh muốn đăng lâm vị trí Thánh Nữ, tán tu còn lâu mới so sánh được, hơn nữa dựa theo quy củ, lúc leo lên Vạn Tộc Huyết Thê sẽ được đồng môn cùng thế hệ hộ đạo.

Tuyệt Tâm Tử và các thiên kiêu suy đoán, Nhiếp Dực này còn không qua được ải của Chu Diệu Ly cùng năm người hộ đạo.

Nhưng không sao!

Bọn họ căn bản không trông cậy vào Nhiếp Dực có thể đối đầu với Lệ Liệp Nguyệt, nhưng dùng để tiêu hao người hộ đạo thì vẫn được, bọn họ chỉ cần chuẩn bị tự mình ra tay đánh lén Lệ Liệp Nguyệt.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đã leo lên tầng huyết thê 9990, dù là pháp lực, trạng thái, thần hồn... Đều là nỏ mạnh hết đà!

Chương 632: Ba tông khiêu chiến

Chỉ cần giải quyết người hộ đạo của nàng, bọn họ sẽ cùng yêu quỷ vong hồn trên huyết thê bao vây trước sau, nhất định có thể đánh vị Chuẩn Thánh Nữ này ngã xuống bụi bặm, lấy được khen ngợi cho tông môn của mình, đồng thời chiến một trận thành danh, danh tiếng truyền thiên hạ!

"Lệ sư tỷ là chân truyền Thánh tông, đủ sức đảm đương vị trí Thánh Nữ, thân phận quý giá, thực lực xuất sắc, sao có thể tuỳ tiện nghênh chiến?" Quả nhiên, sau khi Nhiếp Dực đứng ra, trên một cái đài khá xa Lệ Hàn Ca không hề chậm trễ tiến lên trước một bước, cao giọng nói, "Mạch chủ một mạch m Thiềm, Lệ Hàn Ca. Sẽ thay Lệ sư tỷ đánh giá sư huynh đôi chút, nếu sư huynh không thể địch lại ta, kính xin tự lùi bước."

Nói xong, trên cơ thể hai người đều truyền đến một luồng dao động.

Trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ, truyền tống đến một cái đài trống cách Vạn Tộc Huyết Thê không xa.

Nhiếp Dực hơi híp mắt lại, đánh giá Lệ Hàn Ca, nói: "Ngươi cũng họ Lệ, cũng là đệ tử Cửu A Lệ thị?"

"Không sai." Lệ Hàn Ca lạnh lùng nói, "Sư huynh mời!"

"Tốt!" Nhiếp Dực cong môi cười một tiếng, hơi bẻ cổ mấy cái, tiếng xương cốt giòn giã vang lên, hắn ta nói, "Vậy ta thân thiết với sư muội một chút, lại đi mời Lệ sư tỷ chỉ điểm."

Còn chưa nói hết câu, cả người hắn ta như cồn cát đột nhiên đổ sụp, hóa thành vô số cổ trùng nhỏ bé như sương như khói, gào thét nhào về phía Lệ Hàn Ca.

Rầm rầm rầm...

Vẻ mặt Lệ Hàn Ca không thay đổi, giơ ngọc chưởng lên đánh ra từng đạo chưởng ấn hư ảo, mãnh liệt đánh úp về phía cổ trùng.

Đại chiến đột nhiên xảy ra, đôi bên đều là người nổi bật trong số đệ tử tông môn lớn, có thực lực mà tu sĩ cùng cảnh không thể so sánh được. Kết Đan kỳ đấu pháp, lại mơ hồ đã có tiếng động như khi tu sĩ Nguyên Anh kỳ giao thủ.

Chỉ là, thỉnh thoảng đường vân trận pháp trên đài hiện ra một đạo ánh sáng nhạt, dù đôi bên đánh nhau dữ dội như thế nào, cũng không thể truyền ra chút dao động.

Cùng lúc đó, Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi giơ chân, bước lên tầng huyết thê thứ 9991.

Tầng huyết thê thứ 9990 ở sau lưng nàng lập tức biến mất, tiếng nỉ non bên tai lại gia tăng cường độ xung kích, dường như có vô số quỷ quái trực tiếp ghé vào bên tai nàng, cuồng loạn kêu gào đủ loại ác ý.

Huyễn tượng xung quanh càng ngày càng chân thật.

Thân tộc, đồng môn, Bùi Lăng... Máu tươi tung tóe khi bị tàn sát vẩy hết lên mặt nàng, lại tràn đầy cảm giác ấm áp.

Thậm chí nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác khi vết máu trượt xuống khuôn mặt.

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn về phía cách đó không xa, một quỷ vật khổng lồ đang chậm rãi hiện ra, khí tức lại đạt đến Nguyên Anh trung kỳ!

Nàng không hề do dự, váy đen khẽ động, nhanh chóng giết về phía quỷ vật.

Trong chốc lát, khí âm hàn tùy ý tung hoành, vô số hắc tuyến sắc bén như hoa tươi nở rộ tràn ra từ trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng, im lặng không một tiếng động đập vào quỷ vật...

Sau nửa canh giờ, chiến trường hai bên gần như đồng thời kết thúc.

Lệ Liệp Nguyệt thành công chém giết quỷ vật, bước lên tầng huyết thê thứ 9992.

Lệ Hàn Ca cũng thắng hiểm một chiêu, đánh lui Nhiếp Dực.

Áo bào xanh của Nhiếp Dực rách rưới, khóe miệng mơ hồ hiện ra vết máu, vẻ mặt hắn ta u ám, cuối cùng hắn ta biết với thực lực của mình, dù có xung phong cũng không thể liên tục thắng năm người hộ đạo cùng thế hệ của Trọng Minh tông, đạt được cơ hội giao thủ với Lệ Liệp Nguyệt. Nhưng cũng không ngờ hắn ta lại thua trong tay người hộ đạo đầu tiên!

Nhiếp Dực nhìn chằm chằm Lệ Hàn Ca với ánh mắt phức tạp, lại không nói gì trực tiếp lui ra.

Đám người Tuyệt Tâm Tử không hề thấy ngạc nhiên với tình cảnh này, thậm chí còn không nhìn Nhiếp Dực lấy một cái nào, mà nhanh chóng thảo luận: "Mặc dù Lệ Hàn Ca này chỉ là Kim Đan tam phẩm, nhưng đệ tử Cửu A Lệ thị rất khó đối phó."

"Nàng chỉ là mạch chủ thượng tam mạch, chưa thể xếp vào hàng chân truyền. Thực lực của Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly càng cao hơn nàng. Thực lực của Nhiếp Dực không yếu, nhưng đại điển Thánh Nữ này là tranh đấu của thiên kiêu, chắc hẳn hai vị mạch chủ khác cũng gần như vậy, nhưng chúng ta có nhiều người!"

"Không sai! Chúng ta đừng lãng phí thời gian, trạng thái hiện tại của Lệ Hàn Ca rất tệ, tùy tiện phái một người đi lên, chắc chắn nàng sẽ thua." Tu sĩ âm nhu Luân Hồi tháp nhìn quanh nói, "Thế nào? Trận này, ai lên?"

Thế là, chẳng mấy chốc một tu sĩ mặc áo bào trắng, đeo băng trán vàng khảm đá quý ra khỏi hàng: "Thiên Sinh giáo Lục Đông Tín, mời Lệ sư tỷ chỉ điểm!"

Lúc này khí tức của Lệ Hàn Ca đã phù phiếm không vững, vừa rồi chiến một trận với Luân Hồi tháp Nhiếp Dực, dù chưa bị thương nhưng sau đủ loại thần thông thuật pháp đánh nhau chết sống, pháp lực đã thấy đáy!

Hiện tại nàng vừa nuốt một viên đan dược, còn chưa luyện hóa dược lực trong đó đã thấy đệ tử Thiên Sinh giáo tiến lên khiêu chiến, lập tức nghiêm túc, bàn tay trắng nõn đánh ra một chiêu, mấy chục bộ U Hồn tướng sĩ lao về phía đối thủ...

Oanh!

Trận chiến thứ hai lập tức xảy ra.

Chỉ là, Lệ Hàn Ca đã đấu thắng một trận với thiên kiêu Luân Hồi tháp, pháp lực hao tổn quá lớn, đôi bên vừa đấu mấy chục chiêu, nàng đã dần rơi vào thế yếu...

Chương 633: Các ngươi cùng lên! (1)

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đã giao thủ với yêu vật trên tầng huyết thê thứ 9992. Đây là một con giao long nửa đầu hư thối, cả người nó tản ra một mùi hôi khó mà hình dung, lúc tràn ngập ra ngay cả đường vân trận pháp trên huyết thê cũng hơi chập chờn sáng tối.

Bóng dáng giao long lay động, lập loè, bẩm sinh đã nắm giữ thần thông không gian, có thể tránh né sự công kích của rất nhiều thuật pháp.

Trong lúc né tránh, thỉnh thoảng giao long lại phun ra một loại hỏa diễm màu trắng bệch.

Ngọn lửa này có hiệu quả phệ hồn, khắc chế hồn đạo.

Lúc Lệ Liệp Nguyệt ra tay, bên cạnh người xuất hiện U Hồn thị nữ đông đúc như rừng, mỗi một tên thị nữ lại đã đến cảnh giới Nguyên Anh!

Tâm niệm vừa động, tất cả thị nữ đồng loạt ra tay, lao thẳng về phía giao long!

Rầm rầm rầm...

Ngay lúc Lệ Liệp Nguyệt đang giao thủ với giao long, cuối cùng Thiên Sinh giáo Lục Đông Tín đã bắt được sơ hở của Lệ Hàn Ca, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lệ Hàn Ca, vỗ một chưởng trúng sau lưng nàng.

"Khụ khụ khụ..."

Lệ Hàn Ca bay ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, đã bị thương không nhẹ, nàng thất bại!

Cùng lúc đó, sau khi Lục Đông Tín đánh bại Lệ Hàn Ca đã nhanh chóng bay lên tận trời, bay thẳng về phía Lệ Liệp Nguyệt đang chiến đấu với giao long!

Thấy tình cảnh này, một nữ tử mặc cung trang tóc búi cao đột nhiên xuất hiện, ngăn trước người Lục Đông Tín.

Dáng người nàng thướt tha, vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, khí chất ưu nhã, mặc áo ngắn màu đỏ làn váy màu xanh, hoàn bội bồng bềnh như tiểu thư khuê các được dạy bảo cực tốt.

Đây là mạch chủ một mạch U Xà nội môn thượng tam mạch Trọng Minh tông giống với một mạch m Thiềm, Tô Túy Khinh!

"Hì hì ha ha... Ngươi còn chưa phải chân truyền, nếu để ngươi chạy đến trước mặt Lệ sư tỷ, chẳng phải Thánh tông của chúng ta không còn người sao?" Nói xong, làn váy dài của Tô Túy Khinh bay lên, mây độc dày đặc lập tức bao phủ hai người ở bên trong...

Lại bắt đầu một trận chiến đấu kịch liệt...

Không đợi trận chiến bên này phân chia thắng bại, Lệ Liệp Nguyệt đã đánh bại yêu vật bước lên một tầng huyết thê nữa...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trận chiến giữa Tô Túy Khinh và Lục Đông Tín kết thúc với chiến thắng của Tô Túy Khinh, sau đó cũng giống vừa rồi, không đợi Tô Túy Khinh khôi phục, một vị đệ tử tên là An Bàn của Vô Thủy sơn trang ra sân, sau khi giao thủ một trận, thành công chiến thắng Tô Túy Khinh.

Hai mạch chủ m Thiềm, U Xà lần lượt thất bại, một mạch cuối cùng trong thượng tam mạch Trọng Minh tông, mạch chủ Tư Hồng Lan một mạch Quỷ Chu đã ra sân.

Tư Hồng Lan mặc áo bào xanh trúc quan, trang phục đơn giản.

Thoạt nhìn vẻ mặt hắn ta hơi chất phác, sau khi bị truyền tống đến đài giao thủ còn chưa tự giới thiệu đã trực tiếp vung tay lên, phía sau lập tức xuất hiện một con nhện đen xì to lớn, bước chân như đao! Mạng nhện như lưới! Sự tấn công như mưa giông gió bão đánh về phía đối thủ.

Vô Thủy sơn trang An Bàn không hề thấy bất ngờ, không chút do dự thi triển thuật pháp, điên cuồng đánh trả.

Rầm rầm rầm...

Chỉ một thoáng đại chiến đã xảy ra.

Trên Vạn Tộc Huyết Thê, làn váy đen của Lệ Liệp Nguyệt bay phần phật, lại đánh bại một dị tộc Nguyên Anh kỳ, bước lên một bậc!

Trong rất nhiều tình huống, trên cơ bản thực lực của đệ tử bốn đại Ma môn đều sàn sàn bằng nhau.

Mặc dù vừa nãy Vô Thủy sơn trang An Bàn đã thắng Tô Túy Khinh, nhưng pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, chưa đến nửa canh giờ đã bị Tư Hồng Lan đánh bại.

Sau khi hắn ta rời sân lập tức có một tên đệ tử Thiên Sinh giáo xuất hiện, không hề nói nhảm câu nào đã lập tức phát động công kích với Tư Hồng Lan.

Nếu hai người đều ở trạng thái toàn thịnh, thắng thua trong trận chiến này là hai chuyện khác nhau, nhưng Tư Hồng Lan vừa thắng một trận đã bị tiêu hao, bởi vậy sau một khoảng thời gian, Thiên Sinh giáo Hoàng Phủ Vô Trần thuận lợi đánh bại Tư Hồng Lan.

Đến lúc này, ba vị mạch chủ thượng tam mạch đều đã chiến bại, không còn tư cách ra sân.

Trên cái đài lơ lửng xung quanh, rất nhiều thế lực phụ thuộc nhìn hoa cả mắt, nín thở tập trung, tay cầm ly rượu đũa ngà lại mãi không thể ăn uống.

Thấy ba mạch chủ lần lượt thất bại tan tác quay về, rất nhiều ánh mắt tập trung vào hai vị chân truyền còn lại.

Theo leo quy củ lên Vạn Tộc Huyết Thê, chỉ đồng môn cùng thế hệ mới có thể hộ đạo.

Nói cách khác, nếu hai vị chân truyền này cũng thất bại, vậy cùng lúc Lệ Liệp Nguyệt leo lên sẽ đối mặt chính diện với sự đánh lén của thiên kiêu ngoại tông!

Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly đều không có biểu cảm, không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ gì.

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Chu Diệu Ly thản nhiên nói: "Ta tới."

Còn chưa nói hết câu nàng đã tiến lên trước một bước, giẫm lên phù văn Truyền Tống Trận.

Nhìn đệ tử ngoại tông trước mặt, cùng với Lệ Liệp Nguyệt đang từng bước leo lên Vạn Tộc Huyết Thê ở bên cạnh, Chu Diệu Ly lập tức ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc.

Nếu mình có thể Ngưng Anh trước một bước, vậy hôm nay người được nhìn chằm chằm là mình, người hộ đạo là Lệ Liệp Nguyệt.

Nhưng...

Nhưng chẳng mấy chốc, tâm chí Chu Diệu Ly trở nên kiên định, kìm nén đủ loại cảm xúc.

Chương 634: Các ngươi cùng lên! (2)

Không sai, nàng và Lệ Liệp Nguyệt có thù cũ, thậm chí sau khi đối phương chính vị Thánh Nữ trước một bước, nàng cũng đã đến bước đường cùng, dù trước đó Tư Hồng thị đưa ra hứa hẹn gì, nhưng điều này cũng có nghĩa, sau này tình cảnh của nàng càng khó khăn hơn.

Nhưng bây giờ trước mắt bao người, Lệ Liệp Nguyệt leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, đăng lâm huyết tọa Thánh Nữ, không chỉ liên quan đến vinh nhục của nàng ta, còn liên quan đến uy nghiêm và lợi ích của tông môn.

Trong tình huống này, mặc kệ người hộ đạo có ân oán gì với nàng, đều phải dốc hết sức đối phó!

Nếu không, Thánh tông có vô số thủ đoạn rút hồn luyện phách khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Chu Diệu Ly khôi phục vẻ lạnh băng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoàng Phủ Vô Trần, lạnh lùng phun ra một chữ: "Mời!"

Thấy người ra trận là một trong ba chân truyền đương thời của Trọng Minh tông, còn là Chu Diệu Ly từng tranh phong với Lệ Liệp Nguyệt, vẻ mặt Hoàng Phủ Vô Trần nghiêm túc.

Cũng may, hắn ta không cần thắng trận chiến này, chỉ cần cố hết sức tiêu hao pháp lực của nàng cho sư huynh sư tỷ phía sau là được!

Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Vô Trần cũng không nói nhảm, lúc này thi triển thủ đoạn mạnh nhất đánh về phía Chu Diệu Ly.

Phanh phanh phanh...

Oanh!

Chu Diệu Ly không dùng bất kỳ thuật pháp gì, chỉ đánh ra ba chưởng bình thường, một chưởng đánh bay pháp bảo bản mệnh của Hoàng Phủ Vô Trần; một chưởng chấn vỡ thần thông phòng ngự; một chưởng cuối cùng trực tiếp đánh Hoàng Phủ Vô Trần bay ngược ra ngoài, trọng thương hôn mê ngay tại chỗ!

Cùng là Kết Đan hậu kỳ, Hoàng Phủ Vô Trần căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào ở trước mặt nàng!

Đây là sự chênh lệch giữa đệ tử xuất sắc bình thường và chân truyền!

Thấy chân truyền Trọng Minh tông đã ra sân, tu sĩ âm nhu Luân Hồi tháp kia cũng chậm rãi đứng dậy: "Luân Hồi tháp chân truyền Sầm Thước, thỉnh giáo Chu sư muội."

...

Chớp mắt lại trôi qua ba ngày.

Biển mây bành trướng, rất nhiều cái đài ở bên trong lúc chìm lúc nổi.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm một cái đài ở trong số đó.

Cái đài này không ngừng lấp lóe từng vệt ánh sáng nhạt, lực lượng trận pháp khóa chặt tất cả uy năng để tránh tiết ra ngoài, làm tổn thương xung quanh.

Trong trận pháp phòng hộ tràn ngập mùi huyết tinh.

Trải qua một phen đấu pháp kịch liệt, Chu Diệu Ly gắng gượng thắng Sầm Thước nửa chiêu, thắng được trận hộ đạo này.

Nhưng rất nhanh, theo Vô Thủy sơn trang chân truyền Tuyệt Tâm Tử ra sân, nàng miễn cưỡng ngăn cản một trận, cuối cũng không chống đỡ được nữa đã thất bại.

Người thay thế nàng nghênh chiến là người hộ đạo cuối cùng Tô Chấn Hòa.

Oanh!!

Rầm rầm rầm!

Trong tiếng thuật pháp đan xen, Tô Chấn Hòa rơi xuống từ giữa không trung.

Hai chân hắn ta chạm xuống đất, bàn chân lập tức hiện ra vết nứt như mạng nhện, khóe miệng mơ hồ chảy ra một tia máu tươi, vẻ mặt uể oải.

Lúc này hắn ta không rảnh quan tâm khí chất quý công tử thế gia, tùy ý nhấc tay áo lau đi vết máu, nhìn Lệ Liệp Nguyệt đã đạp một chân vào tầng huyết thê thứ 9999, cười lạnh!

Một trận chiến này, là hắn ta thất bại.

Nhưng lại thành công hoàn thành nhiệm vụ mà tông môn dặn dò!

"Tuyệt Tâm Tử sư muội đúng là thiên kiêu Vô Thủy sơn trang, trận chiến này ngu huynh tự giác không bằng sư muội." Tô Chấn Hòa thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt, chắp tay với nữ tử áo tơ trắng đứng cách đó không xa, mỉm cười nói, "Là người hộ đạo cuối cùng của tệ tông, ta đã thất bại, sư muội có thể tự khiêu chiến Lệ sư tỷ."

"Ngu huynh chúc sư muội may mắn!"

Nói xong, hắn ta vung ống tay áo một cái, trong nháy mắt rời khỏi cái đài này.

Vẻ mặt Tuyệt Tâm Tử không biểu cảm, lúc này áo tơ trắng của nàng đã loang lổ vết máu, phần lớn là máu của Tô Chấn Hòa!

Lúc này, nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt trên Vạn Tộc Huyết Thê nhưng không lập tức ra tay, mà nuốt một viên đan dược, nắm bắt thời gian khôi phục.

Trên cái đài ở đằng xa, sắc mặt Lệ Hàn Ca tái nhợt nở một nụ cười.

Chỉ thiếu tầng huyết thê cuối cùng!

Bây giờ Liệp Nguyệt tỷ tỷ chưa hao hết pháp lực, dù vị chân truyền nào của ba tông ra sân, đều không phải đối thủ của nàng!

Thánh Nữ đời này đã là vật trong bàn tay Cửu A Lệ thị!

Trên cái đài của người khiêu chiến, rất nhiều thiên kiêu ngoại tông vẻ mặt nghiêm nghị, ngay cả nguyên tu sĩ lôi thôi vốn đang ăn uống như sói đói đều dừng lại hành động gặm cắn nửa cái chân dị thú trên tay, hàng mày cau chặt.

Tô Chấn Hòa đã thất bại, Lệ Liệp Nguyệt không còn người hộ đạo.

Nhưng bây giờ nàng đã bước lên tầng huyết thê thứ hai đếm ngược, tầng cuối cùng là huyết tọa Thánh Nữ!

Nói cách khác, bây giờ bên bọn họ chỉ còn lại một vị trí khiêu chiến!

Sau khi nhận ra được điều ấy, tu sĩ lôi thôi tiện tay ném chân dị thú đi, vừa kéo ống tay áo của một tu sĩ ngồi bên cạnh lau tay, vừa nói: "Tuyệt Tâm Tử, ngươi lui ra, ta đến!"

Dường như Tuyệt Tâm Tử không nghe thấy, tiếp tục khôi phục, hiển nhiên không định tặng cơ hội lần này cho hắn ta.

Thấy thế, sắc mặt tu sĩ lôi thôi hơi trầm xuống, đang muốn tiếp tục mở miệng, đúng vào lúc này một tu sĩ Luân Hồi tháp bên cạnh đột nhiên lạnh lùng mở miệng: "Tuyệt Tâm Tử nên lui ra. Nhưng người tiếp theo là ta!"

Chương 635: Chính vị Thánh Nữ (1)

Vẻ ngoài tên tu sĩ này tầm thường, khí tức lại cực kỳ cường thịnh không hề thua kém tu sĩ lôi thôi.

"Hai vị yên tâm đừng vội." Hắn ta còn chưa nói hết câu, một tu sĩ tóc đỏ đang chậm rãi vuốt ve một bức tranh ngồi ở trong góc lại ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, "Tô Chấn Hòa do Vô Thủy sơn trang Tuyệt Tâm Tử đánh bại, nàng muốn nhường cơ hội lần này, vậy cũng nên nhường cho đồng môn sư huynh mới đúng!"

Ngay lúc bọn họ còn đang tranh cãi, rõ ràng Lệ Liệp Nguyệt đã giẫm một chân lên tầng huyết thê thứ 9999 chợt dừng lại, bên chân còn lại mãi không rời khỏi tầng huyết thê thứ 9998.

Nàng không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh truyền khắp toàn trường: "Không cần tranh giành, tầng cuối cùng này ta cho tất cả mọi người một cơ hội, những người còn lại cùng tiến lên đi!"

Vạn Hủy hải.

Trên bầu trời, mây đen buông xuống, lôi điện như rắn tùy ý di chuyển.

Mặt biển đã đen kịt một màu, sóng cả lăn lộn, sôi trào mãnh liệt.

Phù văn quanh thân pháp chu cỡ lớn lấp lóe ánh sáng, phá vỡ sóng lớn nặng nề, nhanh chóng tiến lên.

Trong khoang ở tầng cao nhất, bởi vì trận pháp che chở nên vẫn vững vàng như đất bằng.

Rèm châu nửa cuốn lên không hề lắc lư, một cái lư hương được điêu khắc thành hình dạng đồng tử nâng chi, một cột linh hương đang chậm rãi thiêu đốt.

Đây là thứ do Chu thị cung cấp riêng, nói là trợ giúp bình tâm tĩnh khí, làm sáng tỏ hồn phách.

Còn có rất nhiều thứ hưởng thụ tương tự.

Từ sau khi để lộ thân phận thiên tài luyện đan sư, trong khoảng thời gian này không chỉ Chu thị mà đám tán tu cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế lấy ra đủ loại tài nguyên mà mình cũng không nỡ bỏ ra, dâng lên như nước chảy.

Thậm chí vì Thạch Vạn Lý không cho phép bất kỳ kẻ nào đến khoang trên bái phỏng, bọn họ làm ầm ĩ ở dưới đáy mấy lần, cho rằng Thiền Lâu vì tư lợi mà khống chế pháp chu, cắt đứt cơ hội để bọn họ thân thiết với Vương Cao đại sư.

Thế nhưng, phần lớn những quà tặng từ chối không xong này đều bị Bùi Lăng tùy ý chất đống trong túi trữ vật.

Hiện tại điều hắn để ý nhất vẫn là trọn bộ « Lưu Lam luật » của Lưu Lam hoàng triều mà Thạch Vạn Lý cung cấp.

Dù bây giờ Bùi Lăng đã cách cẩu đạo xa vạn dặm...

Nhưng đổi một thân phận mới, hắn vẫn muốn cố gắng một chút.

Lưu Lam hoàng triều không phải Thánh tông, chắc chắn luật pháp ở loại danh môn chính phái này sẽ không âm phủ!

Nghĩ tới đây, hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc lật thư quyển trước mặt ra.

Sự thật chứng minh suy nghĩ của Bùi Lăng không sai, « Lưu Lam luật » và môn quy Trọng Minh tông có chỗ giống nhau nhất định: Không rõ chi tiết đều có cách để giải quyết.

Nhưng không giống với Trọng Minh tông hết chỉ biết nhìn vào tiền, xử phạt của « Lưu Lam luật » bình thường hơn nhiều.

Kẻ giết người đền mạng, dù là tu sĩ hay phàm nhân!

Tu sĩ đánh nhau phàm nhân, chịu hình phạt quất roi thần hồn!

Phàm nhân nói xấu tu sĩ lưu vong ba ngàn dặm, dòng dõi ba đời không được tham gia kỳ thi lớn!

Tu sĩ lấy thuật pháp lừa gạt tiền tài của phàm nhân, xăm mặt đi đày, lao động cho hoàng triều đến khi trả lại gấp trăm lần số tiền lừa gạt mới được thả ra, hơn nữa dòng dõi ba đời không thể tham gia kỳ thi lớn!

Bùi Lăng nhìn hết sức nghiêm túc, khác với Ma đạo động một chút lại diệt cả nhà người ta, đồ thành diệt tộc, Lưu Lam hoàng triều coi trọng mọi chuyện đều giải quyết theo luật pháp.

Bên trong biên giới, mặc kệ xảy ra chuyện gì, có bất kỳ tranh chấp gì đều phải báo quan giải quyết trước.

Nếu tự dùng vũ lực giải quyết, vậy ngay sau đó là quan phủ Lưu Lam hoàng triều dùng vũ lực để giải quyết người thích giải quyết riêng...

Hơn nữa, hoàng triều tiên phàm chung sống, đối xử như nhau.

Trong mắt bọn họ, mạng tu sĩ cũng không đáng tiền hơn phàm nhân!

Ở ma đạo, thực lực là tất cả.

Ở hoàng triều, đối mặt với luật pháp, chúng sinh bình đẳng!

Không chỉ phàm nhân, yêu thú nhập tịch, tinh quái dị tộc đều ngồi ngang hàng!

Trong hoàn cảnh thế này, cách quản lý của Trọng Minh tông đúng là...

Còn chưa suy nghĩ xong, đôi mắt Bùi Lăng hơi co lại, hắn cảm thấy một tấm Truyền m Phù trong túi trữ vật có động tĩnh.

Là Thập Ngũ thúc Lệ thị hoặc là Lệ Hàn Ca muốn liên lạc với hắn?

Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, thản nhiên như không có việc gì tiếp tục lật xem sách luật pháp.

Bây giờ hắn không dám tùy ý mở túi trữ vật ra.

Mặc dù bây giờ trong khoang chỉ có một mình hắn, nhưng ai biết Thạch Vạn Lý hay trận pháp trong khoang này có thủ đoạn gì, có thể âm thầm quan sát mỗi một hành động của hắn?

Phải biết rằng, hắn thấy Lệ Vô Mị là một vị trưởng bối thân thiện bình dị gần gũi, nhiệt tình không ngại phiền phức, nhưng ở trong mắt Lưu Lam hoàng triều lại là đại ma đầu chính cống!

Nếu để bọn họ phát hiện mình và Lệ Vô Mị có liên lạc, chỉ sợ thân phận thiên tài luyện đan sư này cũng không chống đỡ nổi mạng sống, sẽ bị trừ ma vệ đạo ngay tại chỗ...

Dù sao ma tu lấy danh tiếng thiên tài luyện đan sư đến hoàng triều, còn là danh nghĩa đi tham gia đại điển luận đan, chẳng phải rõ ràng muốn đến phá hoại đại điển sao?

Đợi thời gian rất lâu, Truyền m Phù mới dần yên tĩnh lại.

Chương 636: Chính vị Thánh Nữ (2)

"Phù..." Lúc này Bùi Lăng mới thoải mái, thầm nghĩ trong lòng, "Hiện tại tuyệt đối không thể liên hệ với Lệ tiền bối!"

"Chờ sau khi đến Lưu Lam hoàng triều, tìm một nơi ổn thỏa lại giải thích với Lệ tiền bối."

"Thuận tiện hỏi tình hình trong đại điển Thánh Nữ, còn có Lệ sư tỷ thích gì..."

Nghĩ vậy, hắn lại lật qua một trang giấy, tiếp tục nghiên cứu « Lưu Lam luật »...

...

Trọng Minh tông.

Đại điển Thánh Nữ.

Trong biển mây mênh mông, từng cái đài kiểu ngọn núi dốc ngược lơ lửng giữa khoảng không.

Trận pháp trên Vạn Tộc Huyết Thê nhanh chóng lấp lóe ánh sáng, đang chậm rãi trở về hình dáng ban đầu.

Theo thời gian trôi qua, vô số dấu vết thuật pháp, binh khí dần biến mất.

Thiên kiêu ba tông chân cụt tay đứt, vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch đổ rạp dưới huyết tọa Thánh Nữ.

Khuôn mặt Lệ Liệp Nguyệt như sương, chậm rãi thu chưởng, mười ngón thon gầy, trên đầu ngón tay còn có máu nóng nhỏ xuống.

Lúc này này, tán hoa gai đâm và đóa hoa trên đầu nàng đã khô héo, Độ Kiếp Trần Hồn Linh cũng tàn tạ không chịu nổi, váy lụa màu đen cũng không thể che hết các vết thương đang chảy máu!

Nhưng khí thế của nàng lại vô cùng sắc bén, như có đối mặt với ngàn vạn khó khăn cũng có thể một chém giải quyết!

Váy đen uốn lượn, nàng bình tĩnh bước lên tầng huyết thê trên cùng.

Tầng này không có bất kỳ khiêu chiến nào.

Tầng huyết thê thứ 9999 lập tức biến mất, thiên kiêu ba tông ngã ở trên đó bị truyền tống về cái đài ban đầu.

Trong biển mây dày đặc chỉ còn lại huyết tọa Thánh Nữ nhẹ nhàng trôi nổi.

Thật ra chỗ ngồi này cũng không quá sặc sỡ.

Dường như chỉ là một khối nham thạch huyết sắc to lớn được xử lý tùy ý, ngay cả hình dáng chỗ ngồi cũng rất thô kệch.

Nhưng nó phát ra một loại dao động nào đó, lại khiến mọi người ở đây, ngoại trừ Tông Chủ và đám cao tầng, đều cảm thấy tim đập thình thịch.

Như một con hung thú viễn cổ đang ẩn núp.

Cho dù đang ngủ say, khí tức do nó phát ra cũng đủ khiến rất nhiều sinh linh khó có thể chịu đựng.

Lệ Liệp Nguyệt đi lên trước, lúc váy lụa đón gió bay lên như hoa quỳnh màu mực chợt nở chợt tàn, dáng người uyển chuyển đã quay người ngồi xuống.

Trong chớp nhoáng này!

Vạn Tộc Huyết Thê dưới huyết tọa Thánh Nữ lại hiện ra.

Khác với lúc nàng bước vào tầng huyết thê thứ nhất, lần này phía trên huyết thê đứng đầy vô số dị tộc, vô số vong hồn rực rỡ muôn màu, gần như đứng chật như nêm cối!

Bọn chúng mở to đôi mắt đang chảy huyết lệ cuồn cuộn, ngửa đầu yên tĩnh nhìn bóng dáng váy đen trên huyết tọa, sau đó vong hồn cường hãn nhất trên tầng huyết thê thứ 9999 tiến lên trước nửa bước, đặt một gối xuống đất, nặng nề quỳ gối.

Sau đó, là tầng thứ 9998, tầng thứ 9997...

Từ trên xuống dưới, tầng lớp đầu lâu rủ xuống dấy lên một đợt thủy triều huyết sắc hào hùng.

Cứ như im ắng gào thét.

Vô số yêu quỷ vong hồn trên vạn tầng huyết thê nối đuôi nhau cong gối cúi đầu, lễ bái Thánh Nữ mới!

Cùng lúc đó, huyết tọa Thánh Nữ chậm rãi nhúc nhích, nhanh chóng hóa thành một đoàn huyết tương hình dạng vương tọa to lớn.

Trong huyết tương phân ra vô số huyết tuyến mảnh như sợi tóc trôi nổi giữa không trung nhanh chóng bện vào xen kẽ, chẳng mấy chốc đã tạo thành một mũ miện huyết sắc mới tinh, chầm chậm hạ xuống đỉnh đầu Lệ Liệp Nguyệt.

Mũ miện gai đâm lập tức tan thành mây khói.

Trong chớp mắt mũ miện huyết sắc mới được đeo lên, lực lượng cường đại tinh thuần, uyển chuyển như thủy triều tràn vào trong cơ thể Lệ Liệp Nguyệt.

Còn có đủ loại bí thuật, công pháp, thần thông, cơ mật mà Cửu A Lệ thị chưa từng thu nhận sử dụng... Lần lượt hiện ra trong đầu nàng.

Đây là truyền thừa các đời Thánh Nữ Trọng Minh tông!

Khí tức của Lệ Liệp Nguyệt liên tục tăng lên, nhanh chóng khôi phục, từ đầu đến cuối vẻ mặt nàng không có chút dao động nào, dường như tất cả đều là chuyện vô cùng hiển nhiên, không có bất kỳ điều gì đáng để thấy bất ngờ và kích động.

Nàng ngồi ở huyết tọa cao ngất quan sát biển mây và rất nhiều cái đài, trong chốc lát đã thu lại tầm mắt, nghiêng đầu sang nhìn cái đài duy nhất đang ngang vai ngang vế với huyết tọa Thánh Nữ vào lúc này.

Trong cái đài sương mù hỗn độn quanh quẩn truyền ra giọng nói xen lẫn ý cười ôn hòa của Tông Chủ Trọng Minh tông: "Đệ tử Lệ Liệp Nguyệt của tệ tông đã trèo lên vị trí Thánh Nữ."

"Kính xin các vị đạo hữu hay chứng kiến."

Trong sương mù, truyền ra mấy tiếng thở dài cảm xúc phức tạp.

Chợt, một giọng nói già nua vang lên: "Hôm nay Luân Hồi tháp chứng kiến chân truyền Lệ Liệp Nguyệt Trọng Minh tông leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, chủ động một mình nghênh chiến các thiên kiêu cùng thế hệ ở tầng 9999 đã đại thắng, chính vị Thánh Nữ, danh xứng với thực!"

Còn chưa nói hết câu, một điểm u quang bay ra từ trong sương mù chầm chậm rơi vào mũ miện huyết sắc ở trên đỉnh đầu Lệ Liệp Nguyệt.

Trong khoảnh khắc, mũ miện vốn một màu tinh khiết lại sáng lên một vòng ánh sáng, nhanh chóng ngưng kết ra một viên bảo thạch, đang khảm nạm ở bên cạnh mũ miện.

Chẳng mấy chốc, lại có một giọng nói trong trẻo truyền ra từ trong sương mù: "Hôm nay Thiên Sinh giáo chứng kiến chân truyền Lệ Liệp Nguyệt Trọng Minh tông lực áp quần hùng, chiến thắng cùng thế hệ, vị trí Thánh Nữ là chuyện đương nhiên!"

Chương 637: Chúng bạn xa lánh

Nói xong cũng có một luồng u quang lại không nhanh chóng như trước đó, mà trôi nổi bồng bềnh, sau khi chạm đến mũ miện huyết sắc đã diễn hóa thành một viên bảo thạch khác chậm rãi hiện ra.

Ngay sau đó là giọng nói ôn hòa của một nữ tử: "Hôm nay Vô Thủy sơn trang chứng kiến chân truyền Lệ Liệp Nguyệt Trọng Minh tông trèo lên huyết thê, áp chế thiên kiêu, ngồi lên huyết tọa chính là Thánh Nữ!"

Điểm u quang thứ ba ung dung bay múa, keng!

Sau một tiếng vang như có như không, mũ miện huyết sắc trên đỉnh đầu Lệ Liệp Nguyệt đã khảm ba viên bảo thạch lớn khoảng ngón cái, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng bắn ra xung quanh.

Cùng lúc đó, nàng cảm thấy tốc độ khôi phục của mình đột nhiên tăng tốc!

Không lâu sau, Lệ Liệp Nguyệt đã khôi phục được lúc toàn thịnh, nhưng pháp lực không ngừng lưu chuyển trong cơ thể như dòng sông dài cuồn cuộn, lúc lực lượng mênh mông trào lên, khí tức của nàng không ngừng kéo lên... Trong chốc lát ngắn ngủi đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ!

Vào lúc mọi người nhìn chằm chằm, Giám Sát điện chủ mỉm cười tiếp tục chủ trì đại điển: "Thánh Nữ đời này đã chính vị, chư vị, chúc Thánh tông ta có người kế tục, phúc tộ kéo dài!"

Trên biển mây, tiếng hô như biển gầm, đồng thanh một lời: "Chúc Thánh tông có người kế tục, phúc tộ kéo dài!"

Trong tiếng hân hoan ồn ào, quảng điện tĩnh mịch từng xuất hiện khi xác định hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn lại xuất hiện ở giữa không trung.

Vô số Mệnh Hồn đăng so le lơ lửng, mệnh hỏa như mặt trời lơ lửng, lúc chiếu đến tu sĩ tu vi hơi thấp đều rối rít cúi đầu né tránh.

Từng bóng người hoặc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hoặc nghiêng người dựa vào vân sàng, hoặc bằng bàn nhỏ, hoặc quỳ gối trong trướng, hình bóng lay động hiện ra trong đó.

"Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt vào truyền thừa điện, bái kiến chư tổ sư!" Theo Giám Sát điện chủ nhắc nhở, Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vừa sải bước ra đã biến mất trên huyết tọa Thánh Nữ, xuất hiện trong quảng điện có vô số Mệnh Hồn đăng lơ lửng.

Tòa quảng điện mà đệ tử nhập tông được thấy chậm rãi biến mất.

Đến đây đại điển Thánh Nữ đã chậm rãi kết thúc.

Ngày hôm sau.

Sắc trời hơi sáng.

Một thị nữ cung trang mặt nạ sương lạnh vội vàng đi trên hành lang xương người.

Nàng nhanh chóng đi vào cửa một gian tĩnh thất, chưa mở miệng bẩm báo, cửa tĩnh thất đã im ắng mở ra.

Bên trong rèm châu dày đặc, Chu Diệu Ly ngồi xếp bằng trên vân sàng chậm rãi mở mắt, thản nhiên hỏi: "Chuyện gì?"

"Chủ nhân." Thị nữ lấy lại bình tĩnh, hơi chật vật nói, "Chu gia vừa truyền tin tức, nói gia chủ mở từ đường xóa tục danh của ngài ra khỏi gia phả."

"Lại mệnh lệnh rõ ràng bất kỳ tông tử gì, kể từ hôm nay không được qua lại với ngài."

"Mấy tông tử Chu thị vốn nghe lệnh ở lại đây đã thu thập hành lý rời đi."

"Ngoài ra, rất nhiều đệ tử đã sớm quy hàng ngài trong thượng tam mạch cũng có hành động..."

Còn có một vài chuyện khác, nhưng thị nữ nói đến đây cổ họng đã nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa.

Chu Diệu Ly nghe vậy, vẻ mặt bình thản: "Ta và Lệ Liệp Nguyệt tranh đấu nhiều năm, được làm vua thua làm giặc vốn là chuyện thường tình. Ta đồng ý với cách làm của Chu gia. Dù sao ta không phải huyết mạch Chu gia, được bọn họ dạy dỗ một thời gian, từ trước đến nay ở chung không tệ, không cần để bọn họ chôn cùng với ta."

"Chủ nhân..." Thị nữ hơi không cam lòng, đúng, chủ nhân cũng không phải huyết mạch Chu gia!

Nhưng những năm gần đây vì chủ nhân có huyết mạch Tư Hồng thị, lại thiên tư xuất chúng đứng hàng chân truyền, Chu gia đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt?

Vốn Chu gia chỉ là một trong rất nhiều nơi phụ thuộc vào Tư Hồng thị mà thôi!

Bàn về nhân tài bàn về thế lực bàn về thực lực đều bình thường không có gì lạ.

Dựa vào chủ nhân mới có hôm nay, dù chủ nhân tốt bụng chủ động đề nghị cắt đứt quan hệ với Chu gia, Chu gia cũng có mặt mũi đồng ý?!

Đám đệ tử trong thượng tam mạch cũng lòng lang dạ thú!

Chủ nhân không phải đích nữ thế gia cao ngạo mắt cao hơn đầu như Lệ Liệp Nguyệt! Trong đám thuộc hạ, có ai chưa từng nhận được chỗ tốt từ chủ nhân? Dù nuôi con chó, mỗi ngày ném ít cơm thừa đồ ăn thừa cũng biết vẫy cái đuôi. Những người này còn vô tình vô nghĩa như thế...

Nàng thật sự nuốt không trôi cơn giận này, không nhịn được nói, "Chủ nhân cho tiểu tỳ đi giết sạch những phản đồ kia được không?"

Chu Diệu Ly liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: "Yên tâm đừng vội."

"..." Thị nữ thở sâu, nghe lời bình tâm tĩnh khí, chỉ là nàng cố gắng một lúc lâu, vẫn cảm thấy không thể bình tĩnh, "Chủ nhân, hiện tại..."

"Chờ." Chu Diệu Ly cắt ngang nàng, thản nhiên phân phó.

Thấy thế, dù vẻ mặt thị nữ vẫn vô cùng oán giận, lại không dám nói cái gì.

Ngăn cản thị nữ này xúc động, Chu Diệu Ly chợt nhắm mắt lại tiếp tục rèn luyện pháp lực.

Những năm gần đây, nàng đã sớm nhìn thấu.

Ở Thánh tông, hoặc là nói thế gian này, thân phận địa vị quyền lực đều là hư vô, huyết mạch tình nghĩa cũng không đủ đáng tin, chỉ có thực lực mới là căn bản!

Lúc trước trong lòng Chu Diệu Ly vẫn còn e ngại Lệ Liệp Nguyệt, đây không chỉ vì xuất thân và thiên phú của Lệ Liệp Nguyệt, cùng với việc từ thuở nhỏ Lệ Liệp Nguyệt đã có tu vi và thực lực vượt xa cùng thế hệ... Càng là vì, nàng quá sợ bị Tư Hồng thị từ bỏ!

Chương 638: Cừ thành hoàng triều (1)

Dù sao nàng là huyết mạch Tư Hồng thị, vẫn chưa thể nhận tổ quy tông, cũng không được tộc nhân dòng chính của Tư Hồng thị chấp nhận.

Bởi vì lý do này, Chu Diệu Ly vẫn có sự tự ti và không cam lòng với thân thế của mình.

Tranh đấu với Lệ Liệp Nguyệt là yêu cầu của Tư Hồng thị, cũng là nguyện vọng của nàng.

Bởi vì Lệ Liệp Nguyệt là người mà nàng hâm mộ, đích nữ tam đại thế gia, sinh ra đã cao quý, huyết thống, danh phận, địa vị đều không chê vào đâu được!

Không có địa vị xấu hổ giống nàng.

Tình cảnh vô cùng tế nhị.

Nhưng sau khi tận mắt thấy kẻ địch nhiều năm chính vị Thánh Nữ, đủ loại sốt ruột và lo lắng của Chu Diệu Ly vào trước đó đều không cánh mà bay.

Đứng trong tình cảnh khốn đốn trước nay chưa từng có, nàng lại chưa từng tỉnh táo như vậy.

Dù nàng đã thua Lệ Liệp Nguyệt trong tranh đấu Thánh Nữ.

Nhưng còn có một hơi, Chu Diệu Ly sẽ không bỏ rơi chính mình.

Tu sĩ có thọ nguyên kéo dài, một bước dẫn trước không có nghĩa từng bước dẫn trước!

Chưa chắc nàng đã không có cơ hội!

Nghĩ vậy, khí thế quanh người Chu Diệu Ly không hề uể oải, ngược lại càng trầm ổn nặng nề.

Thậm chí, tâm cảnh của nàng lại xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ, trong lúc vô thức lại tăng lên một đoạn nhỏ.

Gần tới giữa trưa, trong lầu các bạch cốt vô cùng vắng vẻ vang lên một loạt tiếng bước chân.

Một nam tử trung niên quần áo hoa mỹ, cẩm bào đai lưng ngọc chậm rãi đi qua hành lang, xuất hiện ở trước mặt Chu Diệu Ly.

Người Tư Hồng thị đã đến."Chủ gia đã chuẩn bị xong Truyền Tống Trận khoảng cách xa, bây giờ ngươi theo ta về trong tộc." Tu sĩ Tư Hồng thị đánh giá Chu Diệu Ly vài lần, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt sáng rực không hề có vẻ sa sút, ngược lại có loại rửa sạch duyên hoa, trầm ổn kiên nghị không còn táo bạo, không khỏi khẽ gật đầu.

Hiếm khi nào khen ngợi một câu, "Không sai, tâm chí của ngươi tốt hơn ta tưởng tượng."

"Yên tâm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chủ gia chắc chắn sẽ nói giúp cho ngươi ở bên Thánh Nữ mới, biến chiến tranh thành tơ lụa."

Nghe vậy, trong lòng Chu Diệu Ly lại trầm xuống, không vui mà lo.

Nàng vươn người đứng dậy, váy dài nền trắng huyết văn kéo theo từng tấm xương người, dời bước đuổi theo đối phương, vừa đi ra ngoài vừa nghiêm nghị hỏi: "Lãng tiền bối, ta có thể hỏi một chút, lần này chủ gia muốn ta đến Lưu Lam hoàng triều là có mục đích gì không?"

Tư Hồng Lãng vừa đi vừa nói: "Đại điển luận đan của Lưu Lam hoàng triều sắp bắt đầu, lần trước thì cũng thôi. Không phải mấy ngày trước đó, trưởng lão La Tiều ngoại môn Nam Vực bị điều tra ra hắn là ám tử do Lưu Lam hoàng triều cài vào Thánh tông ta sao?"

"Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay!"

"Lưu Lam hoàng triều sai khiến La Tiều can thiệp vào Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông nhiều năm, bây giờ đến lượt đại điển luận đan của bọn họ, sao Thánh tông có thể không tỏ vẻ gì?"

Phá hỏng đại điển luận đan?

Chu Diệu Ly cau mày, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông chỉ là trận đọ sức giữa ngoại môn đệ tử nhà mình mà thôi, chỉ vòng tuyển chọn bên ngoài đã có rất nhiều ngoại môn trưởng lão tự mình tọa trấn.

Lúc tuyển chọn, ngay cả Vực Chủ đang bế quan cũng chú ý chặt chẽ.

Khỏi phải nói đến việc, lúc bốn vực tập trung ở Kính Trung Thiên, lấy Giám Sát điện chủ dẫn đầu, rất nhiều cao tầng tự mình có mặt.

Sau khi quyết định ra hạng nhất, Tông Chủ và đám Thái Thượng trưởng lão cũng đích thân tới chứng kiến.

Đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, mặt ngoài là hướng về đan sư trong thiên hạ, trên thực tế không chỉ có đan sư xuất hiện.

Còn có người đến xem trò vui, mở mang hiểu biết, bán tài liệu luyện đan, cầu đan dược hiếm có, bái sư, thu đồ... Có thể nói, đây là hoạt động long trọng quy mô nhất Bàn Nhai giới.

Lưu Lam hoàng triều có thể liên tục tổ chức bao lâu nay mà vẫn an toàn không có việc gì, ít nhất mặt ngoài an toàn không có việc gì, đã sớm tổng kết một bộ cách đối phó hữu hiệu.

Đủ để bảo đảm dù gặp phải đủ loại ngoài ý muốn, cũng có thể để đại điển tiến hành như thường.

Trên thực tế, lúc trước không phải không có ai nghĩ đến việc động tay động chân trong đại điển luận đan, nhưng đều thất bại ngoài dự tính.

Đừng nói đến việc tạo thành đả kích trọng đại gì với đại điển luận đan, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không thể cướp đi chút danh tiếng nào của đại điển.

Trong những người này không thiếu ma đạo cự phách thành danh đã lâu.

Bàn về tu vi, bàn về kiến thức, bàn về lòng dạ, bàn về thủ đoạn... Chu Diệu Ly đều mặc cảm, lại kém xa tít tắp.

Bây giờ nàng chỉ là một Kết Đan, có thể tạo ra sóng gió gì?

Nếu không phải như thế, La Tiều đã bại lộ vài ngày rồi, vì sao Thánh tông vẫn án binh bất động?

Cũng không thể từ trên xuống dưới Trọng Minh tông đột nhiên đổi tính chứ?

Loại nhiệm vụ này có khác gì để nàng đi chịu chết?

Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly dừng chân, bình tĩnh nói: "Nếu chủ gia không có những sắp xếp khác, ta tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ này."

Tư Hồng Lãng quay đầu nhìn nàng một cái, từ tốn nói: "Yên tâm! Nhiệm vụ này không phải để ngươi đi chịu chết."

Chương 639: Cừ thành hoàng triều (2)

"Huống chi, chỉ là phá hoại đại điển luận đan, mặc dù có thể diệt uy phong của Lưu Lam hoàng triều, cho bọn họ một bài học thì có lợi ích thực chất gì cho nhà mình?"

"Mục đích thật sự của chủ gia là Dược Tiên Nữ trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

...

Hơn ba tháng sau.

Lưu Lam hoàng triều.

Khúc Châu cảng.

Đây là một bến cảng khổng lồ, cao đến mấy trăm trượng ở không trung từ mặt biển, vô số bến tàu san sát, người lui tới đông đúc, hàng hóa như nước chảy, ra vào vô cùng hùng vĩ.

Một chiếc pháp chu cỡ lớn cờ hiệu chữ "Chu" tung bay, dưới sự chỉ huy của tu sĩ ở bến cảng, cẩn thận điều chỉnh góc độ, đi vào một tòa cầu tàu ở giữa không trung.

Trong chốc lát, pháp chu hơi chấn động một chút, cả người hiện lên một vòng ánh sáng nhạt đã hoàn toàn dừng lại.

Trong một gian phòng ở khoang trên, Thạch Vạn Lý vươn người đứng dậy, truyền âm cho Chu thị: "Để tất cả mọi người đợi ở trong khoang thuyền không cho phép rời đi, chờ ta đi đầu hộ tống Vương đại sư xuống thuyền."

Thế là sau một lúc lâu, trong khoang thuyền của đám tán tu vang lên tiếng oán than dậy đất, Thạch Vạn Lý tự mình dẫn Bùi Lăng xuống pháp chu.

"Vương đại sư, đây là Cừ thành, thời gian chúng ta chạy đến vừa đúng, tuyển chọn bắt đầu từ ngày mai, sẽ kéo dài một tháng."

"Với tạo nghệ luyện đan của Vương đại sư, tuyển chọn chỉ là một hình thức, cho dù là kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm cũng dễ như trở bàn tay."

"Chỉ là hiện tại khách sạn trong thành đã không còn gian phòng nào, trùng hợp ta có một biệt viện ở trong thành, nếu đại sư không chê, không ngại đến đó nghỉ ngơi một chút."

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng hơi mất tự nhiên mỉm cười.

Thạch Vạn Lý là người trong Thiền Lâu, tu vi cũng cao, tiếp xúc quá nhiều sẽ có tỉ lệ lộ tẩy rất cao.

Nếu có thể, thật ra hắn hy vọng có thể tạm biệt đối phương ở ngay chỗ này.

Nhưng hiện tại lại không tìm thấy lý do từ chối gì, đành phải nói: "Vậy đa tạ Thạch lâu chủ."

Thạch lâu chủ cười ha ha một tiếng, lập tức dẫn Bùi Lăng đi vào trong thành.

Cừ thành ở gần bến cảng, xưa nay luôn rất náo nhiệt.

Hiện tại vì đại điển luận đan, càng là dòng người đông đúc.

Lúc tới đã gần hoàng hôn, cửa thành sắp đóng lại, nhưng vẫn có hàng dài xếp ở cửa thành.

Trong đội ngũ tiên phàm hỗn tạp, nhưng phần lớn vẫn là tu sĩ phong trần mệt mỏi.

Bùi Lăng chú ý tới, tinh khí thần của phàm nhân nơi này không khác gì tu sĩ, không giống ở dưới sự quản lý của Thánh tông, phàm nhân gần như phủ phục trước mặt tu sĩ theo bản năng, đương nhiên cho rằng bọn họ nên quỳ bái tiên nhân, cho lấy cho đoạt.

Lúc này, đội ngũ này đang chậm rãi nhúc nhích, xem ra trước khi cửa thành đóng lại, căn bản không thể hoàn thành tất cả kiểm tra.

Có tu sĩ phụ trách duy trì trật tự thi triển độn pháp, đang quát tháo nhắc nhở dọc theo đội ngũ, đề phòng ma tu trà trộn vào làm loạn.

Mặc dù những tu sĩ này đều chỉ là Trúc Cơ kỳ, nhưng trong đội ngũ không thiếu tu sĩ Kết Đan kỳ, lại đều ung dung bình thản mặc cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ chỉ huy.

Ngay lúc Bùi Lăng tưởng hôm nay đã không được vào thành, Thạch Vạn Lý lại tiến lên ngăn một tu sĩ Trúc Cơ đang tuần sát, sau khi đưa ra chứng nhận thân phận lại trò chuyện đôi chút, đối phương đã lấy ra Truyền m Phù liên hệ, chẳng mấy chốc nhận được chỉ thị, chia ra một người dẫn Thạch Vạn Lý và Bùi Lăng trực tiếp tiến về chỗ cửa thành, sau khi thoáng kiểm tra đã thuận lợi vào thành.

Xuyên qua cổng tò vò tĩnh mịch lại trải rộng phù văn trận pháp, đập vào mặt là tình cảnh phồn hoa ồn ào hơn cả tưởng tượng của Bùi Lăng.

Đã gần đến giờ đóng cửa thành, nhưng trên đường phố nối tiếp nhau san sát vẫn chen chúc.

Trong tầm mắt là tình cảnh rộn ràng, tu sĩ và phàm nhân đi chung với nhau không phân cao thấp.

Thậm chí còn có mấy tên dị tộc có đặc trưng rõ ràng cầm theo bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt thoải mái thả lỏng xen lẫn trong đám người, theo dòng người chậm rãi đi lên.

Tất cả mọi người tản ra một loại khí chất bình ổn yên tĩnh, Bùi Lăng đã quen thuộc với tông môn âm phủ cảm thấy một cảm giác không phù hợp khó mà miêu tả.

Hắn ổn định tinh thần, thu hồi ánh mắt đánh giá xung quanh, hỏi Thạch Vạn Lý: "Thạch lâu chủ, xin hỏi trong thành này có bán đan lô tốt một chút không?"

Nghe vậy, Thạch Vạn Lý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Mặc dù Vương Cao đại sư này tuổi trẻ, kỹ thuật luyện đan lại rất cao minh.

Chỉ có điều, chắc vì trước đó đối phương vẫn ẩn nấp ở Vạn Hủy hải, chỗ kia tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa Vương Cao đại sư này lại cực kỳ cảnh giác, ẩn nấp rất kín kẽ, trong loại tình huống này tất nhiên không thu được đan lô gì tốt.

Hiện tại đã đến hoàng triều còn phải tham gia đại điển luận đan, tất nhiên không thể lại dùng mấy đồ vụn vặt khi kiếm cơm.

Tuy nhiên, dù Cừ thành phồn hoa lại không phải quận thành, càng không nói đến việc so sánh với đế đô, bây giờ đại điển luận đan sắp đến, mặc dù trong thành còn nhiều nơi bán đan lô nhưng phẩm chất đan lô lại phổ biến.

Dù sao, tình huống của Vương Cao cũng rất hiếm thấy.

Trong phần lớn tình huống, đan sư cao minh thì đan lô trong tay cũng không kém đến mức nào.

Chương 640: Chuẩn bị trước tuyển chọn

Không cần đặc biệt thay đổi vì đại điển luận đan.

Thậm chí có một vài đan sư, dù gặp được lò luyện đan tốt hơn đồ mình đang dùng trong quá trình đại điển cũng không dễ dàng thay đổi.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản: Đan lô mà đan sư thường dùng đã sớm rèn luyện hoàn tất, tạo thành sự ăn ý tương đương.

Tùy tiện thay đổi có nghĩa phải bắt đầu làm quen đặc tính đan lô mới lại từ đầu.

Trong quá trình luyện đan, dược tính tương hợp thường sai một ly đi nghìn dặm.

Biết đâu cũng vì thay đổi đan lô tốt hơn lại xa lạ dẫn đến thất bại, từ đó bỏ lỡ cơ hội với ban thưởng phong phú và đủ loại cơ duyên.

Thật sự muốn đổi cũng sẽ đi đế đô, kém cỏi nhất cũng là quận thành, tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm một tòa đan lô tốt nhất và phù hợp với mình nhất.

Thứ nhất đan lô mà Vương Cao sử dụng thật sự phế vật; thứ hai kỹ thuật luyện đan cực kỳ cao minh, đột nhiên đổi lô cũng không thể ảnh hưởng đến phần tuyển chọn của đối phương.

Vì vậy, ngược lại thành một người đặc biệt.

Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Lý nói: "Vương đại sư yên tâm, giao chuyện này cho ta là được!"

"Ngày mai trước khi đại sư đi ra ngoài, tại hạ nhất định chuẩn bị kỹ càng đan lô cần thiết cho đại sư."

"Đa tạ lâu chủ." Bùi Lăng vội vàng nói, hiện tại cũng không phải trong biển rộng mênh mông, mà đã tiến vào Lưu Lam hoàng triều tụ tập đan sư trong thiên hạ!

Dù chỉ là toà này Cừ thành, số lượng đan sư cũng không phải số ít!

Huống chi còn có Bách Công nha, ở trong đó đã phụ trách kiểm tra phẩm cấp luyện đan sư, rất hiển nhiên sẽ có đan sư tọa trấn!

Nếu vì đan lô của chính mình quá kém, sau khi uỷ thác, hệ thống trực tiếp điều khiển hắn cướp đoạt đan lô của những luyện đan sư khác ngay trước mặt mọi người thì làm sao bây giờ?

Bởi vậy, trước khi tham gia tuyển chọn, hắn nhất định phải lấy một đan lô phẩm chất tốt chút!

Vào lúc này, cũng không quan tâm sẽ liên quan đến Thạch Vạn Lý nhiều hơn.

Dù sao Bùi Lăng chưa quen cuộc sống ở Cừ thành này, đối phương lại là Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu, chắc chắn sẽ có nhiều cách hơn hắn.

Lúc đang nói chuyện, Thạch Vạn Lý dẫn Bùi Lăng đi vào một đường đi yên tĩnh.

Không lâu sau đã dừng lại trước một tòa trạch viện có cửa lớn sơn son thú vòng, tường cao tú lâu.

Nhìn từ bên ngoài toà trạch viện này cũng không tính đặc biệt xa hoa, có cảm giác cổ xưa lịch sự tao nhã.

Hai người vừa đến gần, đôi mắt thú vòng trên cửa hiện ra một đạo ánh sáng nhạt, cửa lớn im ắng mở ra, còn kèm theo tiếng ân cần thăm hỏi của thú vòng: "Lão gia trở về rồi?"

Thạch Vạn Lý lên tiếng, tiện tay lấy ra một khối linh thạch đưa tới, thú vòng vui mừng bắt đầu nhai nuốt không ngừng.

Thấy hình như Bùi Lăng hơi tò mò với thú vòng, giải thích: "Đây là đồ từ Bách Công nha, nếu Vương đại sư cảm thấy hứng thú, ngày mai đến Bách Công nha không ngại dạo chơi xung quanh."

Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Thế nhưng, thật sự đi Bách Công nha, có ở lại quá lâu hay không cũng chưa chắc.

Dù sao hắn chưa luyện hóa món pháp bảo Huyết Vô Diện này.

Xuyên qua đình viện, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến chính đường.

Lúc này, một lão giả mặt trắng râu dài đang vội vàng đi ra đón từ hậu viện: "Lão gia trở về!"

"Hách quản gia." Thạch Vạn Lý gật đầu đang muốn cẩn thận giới thiệu đủ chỗ mới lạ được trang trí ở chính đường với Bùi Lăng, đột nhiên tâm niệm vừa động, xin lỗi nói: "Vương đại sư, tại hạ có chút tục vụ, chỉ sợ phải xin lỗi không tiếp được một lát. Kính xin đại sư rộng lòng tha thứ!"

Nói xong ra lệnh Hách quản gia kia thay mặt mình tiếp đón Bùi Lăng, nhất thiết phải để Vương đại sư cảm thấy như ở nhà vân vân.

Sau khi nói xin lỗi một lần nữa, Thạch Vạn Lý mới vội vàng rời đi.

Chủ nhân trịnh trọng như vậy, tất nhiên Hách quản gia không dám thất lễ, hắn ta rất cung kính mời Bùi Lăng tiến về khách viện nghỉ ngơi, lại phái người dâng lên nước trà linh quả, vô cùng cẩn thận hỏi: "Xin hỏi quý khách còn có gì cần phân phó?"

"Hách quản gia." Lúc này Bùi Lăng nói, "Ta muốn luyện mấy lô đan dược, không biết có nơi nào khá yên tĩnh không?"

Hách quản gia vội nói: "Tệ trạch có phòng luyện đan riêng, chỉ là chủ nhân không sở trường luyện đan đã bỏ trống lâu ngày. Nếu quý khách không chê, hiện tại có thể đến đó."

Nhận được sự cho phép của Bùi Lăng, sau khi hắn ta dẫn Bùi Lăng xuyên qua mấy tầng đình viện, đã đi đến trước một đan phòng.

Mặc dù đã lâu không có người sử dụng toà đan phòng này, nhưng trận pháp trong ngoài vẫn được giữ gìn, lúc này Hách quản gia mở ra trận pháp, trong khoảnh khắc bụi bặm bên trong đã hoàn toàn tiêu tán, trong chốc lát ngắn ngủi những nơi trong tầm mắt đã rực rỡ hẳn lên!

Bùi Lăng nói cảm tạ Hách quản gia, đi vào đan phòng lập tức trở tay đóng cửa lớn lại.

Sau đó, hắn đi lại xung quanh kiểm tra từng tấc một, không phát hiện vấn đề gì.

Dù là thế, Bùi Lăng vẫn không yên lòng.

Hắn hơi trầm ngâm, đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau khi phun ra một ngụm máu tươi chợt yếu ớt "ngất xỉu" trên mặt đất...

Đợi gần nửa canh giờ không thấy bất kỳ kẻ nào xuất hiện, lúc này Bùi Lăng mới yên tâm đứng lên.

"Xem ra không có người âm thầm giám sát..."

Chương 641: Bách Công nha (1)

Hắn thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức lấy ra tâm Truyền m Phù mà Lệ Vô Mị cho hắn, bắt đầu thúc giục chuyển động.

Chỉ là không biết có phải khoảng cách quá xa hay không, hoặc là còn có lý do khác, tóm lại Bùi Lăng đợi nửa ngày cũng không thấy Truyền m Phù có phản ứng gì.

Rất hiển nhiên, hiện tại căn bản không liên lạc được với Lệ Vô Mị.

Thấy thế, Bùi Lăng nhíu mày.

Cũng không biết vì sao lần trước Lệ tiền bối đột nhiên tìm hắn?

Lúc này không liên lạc được, hy vọng đừng xảy ra chuyện khẩn cấp gì...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, tạm thời bỏ qua việc này trước, lấy ra đan lô nhưng không lập tức uỷ thác, mà ngay sau đó lấy ra một đống lớn đan dược đủ mọi màu sắc.

Đây đều là độc đan!

Về phần lai lịch, phần lớn đều đến từ Thi Đấu Ngoại Môn và trận chiến ở Lộc Tuyền thành.

Số ít là lúc trước làm nhiệm vụ lấy được từ đệ tử Thiên Sinh giáo.

Những thứ này đã nằm trong tay Bùi Lăng rất lâu, vẫn không phát huy được tác dụng, nhưng lúc này lại vừa hay có tác dụng!

Tiếp theo Bùi Lăng lấy ra rất nhiều vật liệu luyện chế Vô Mộng Tán, sau đó cẩn thận lựa chọn một viên độc đan màu đỏ thắm nuốt vào, lúc này mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật - Vô Mộng Tán 】 ."

Hệ thống vẫn nhanh chóng hưởng ứng như trước đây: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Cảm giác mất quyền khống chế thân thể truyền đến, hệ thống xe nhẹ đường quen dấy lên Hàn Tủy Hỏa, bắt đầu nhóm lửa đan lô, xử lý dược liệu...

Nhưng hành động luyện đan như nước chảy mây trôi vừa tiến hành được một nửa, phần bụng Bùi Lăng đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn dữ dội như đao róc thịt!

Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Trong nháy mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức ăn vào một viên giải độc, sau đó tự vận chuyển 【 Phần Dạ Thiên 】 , chẳng mấy chốc đã hóa giải kịch độc.

"Không sai! Cách này có thể thực hiện!"

"Nếu ta uỷ thác tu luyện công pháp hoặc thuật pháp, chắc chắn hệ thống sẽ ưu tiên giải độc thay ta, sử dụng độc đan không những không thể cắt ngang hệ thống tu luyện, còn khiến việc này trở nên không thể khống chế."

"Nhưng những kỹ nghệ luyện đan, luyện khí này, tách biệt với tu luyện chân chính. Chỉ cần độc đan không phát tác trước, hệ thống sẽ luyện đan luyện khí bình thường, sau đó giữa chừng độc phát sẽ lập tức cắt ngang ủy thác!"

"Tiếp theo, ta chỉ cần tiếp tục dùng phương pháp này kiểm tra thời gian độc phát của tất cả độc đan, còn có thời gian luyện đan dài ngắn, không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc tuyển chọn."

Nghĩ tới đây, tâm trạng Bùi Lăng lập tức tốt hơn.

Lúc trước hắn ở trên pháp chu, thật ra đã nghĩ đến ý tưởng này, nhưng lúc đó luyện chế Trúc Cơ Đan không có cơ hội kiểm tra, sau đó lo lắng Thạch Vạn Lý giám sát bí mật, cũng không lấy độc đan ra thí nghiệm.

Cuối cùng bây giờ đã xác nhận an toàn, tất nhiên hắn phải tranh thủ thời gian kiểm tra suy nghĩ của mình một chút.

Bây giờ xem ra, chỉ cần nắm bắt tốt thời gian, phương pháp kia sẽ có tác dụng!

Thế là, Bùi Lăng tiếp tục sử dụng viên độc đan thứ hai...

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.

Hôm sau trời vừa sáng, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh đi ra từ phòng luyện đan.

Lúc này, hắn đã nuốt mười viên độc đan độc tính khác biệt cùng mười viên Ích Độc Đan dùng để giải độc.

Hắn đã dùng đao ý và chân chuyên bao bọc hai mươi viên đan dược này, để dược lực không thể tan ra ở trong cơ thể hắn.

Trừ khi hắn tự giải trừ chân nguyên và đao ý phong tỏa đan dược.

Thông qua phần kiểm tra cả ngày hôm qua, nếu hắn dùng hệ thống uỷ thác luyện đan, chỉ cần trong quá trình luyện đan hắn vẫn đủ chân nguyên, hệ thống sẽ không rút ra chân nguyên mà hắn dùng để phong ấn đan dược.

Bởi vậy, trong đại điển luận đan tiếp theo, hắn chỉ cần giải trừ phong ấn một viên độc đan trước khi luyện đan, sau đó dùng hệ thống uỷ thác, chờ hoàn thành luyện chế đan dược, độc phát cắt ngang hệ thống uỷ thác, hắn lại giải trừ một viên Ích Độc Đan bị phong ấn, dùng Ích Độc Đan giải độc... Như thế có thể yên ổn dùng hệ thống hoàn thành toàn bộ quá trình luyện đan.

Vừa đi ra phòng luyện đan, không biết Thạch Vạn Lý đã trở về từ khi nào lập tức chào đón: "Vương đại sư, mời xem."

Nói xong, lấy ra một đan lô ba chân kiểu dáng cổ xưa từ trong túi trữ vật.

Quanh thân đan lô này hiện ra màu đồng cổ, điêu khắc đồ án đồng tử nâng chi, xung quanh còn khảm một vòng dạ minh châu.

Thoạt nhìn cổ xưa lịch sự tao nhã.

Thạch Vạn Lý đưa nó cho Bùi Lăng, "Đan lô bát phẩm này vừa được lấy ra từ khố phòng của Thiền Lâu, là đan lô tốt nhất có thể tìm được ở Cừ thành. Đương nhiên, so sánh với thuật luyện đan của đại sư vẫn là bôi nhọ."

Chương 642: Bách Công nha (2)

"Xin đại sư yên tâm, sau vòng tuyển chọn ta sẽ chuẩn bị thứ tốt hơn cho đại sư!"

Đây là đan lô tốt nhất có thể tìm được ở Cừ thành?

Bùi Lăng lập tức yên lòng, gật đầu nói: "Đa tạ."

Thạch Vạn Lý thấy còn có chút thời gian, lại hỏi: "Đại sư có cần thử trước một chút không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lắc đầu, bây giờ hắn luyện đan một lần sẽ phải dùng một lần độc, không có việc gì chơi đùa lung tung làm gì?

Thế là nhân tiện nói: "Không cần, đi tham gia tuyển chọn trước."

Thấy Vương đại sư như đã tính trước, Thạch Vạn Lý mỉm cười, lúc này trả lời: "Được! Mời đại sư đi theo ta."

...

Bách Công nha ở phía bắc Cừ thành là một tòa nha môn riêng biệt, xung quanh trống rỗng, ngay cả thảm thực vật cũng rất thưa thớt.

Chưa tới gần đã ngửi được mùi lạ hỗn tạp như là mùi vị khác thường tản ra lúc... Luyện đan, đúc khí, chế phù thất bại, mặc dù chưa tới tình trạng gay mũi, nhưng cũng không phải cảm nhận tốt đẹp gì.

Chẳng trách xung quanh Bách Công nha này lại không có người ở lại.

Chẳng mấy chốc, hai người đến cửa chính Bách Công nha.

Bây giờ đang trong lúc tuyển chọn, có rất nhiều đan sư ra vào nơi đây.

Phần lớn đan sư đều đi một mình đến đây, cũng có một vài người có người đi cùng giống Bùi Lăng.

Chỉ là mấy thị vệ giữ cửa, ngoại trừ đan sư, bọn họ không quan tâm tiên phàm đều ngăn lại nói rõ ràng một lượt: "Trong lúc tuyển chọn có rất nhiều đan sư, tạm thời Bách Công nha chỉ tiếp nhận đan sư ra vào. Tất cả người còn lại đều dừng bước!"

Thấy thế, Thạch Vạn Lý muốn phá lệ: "Ta là Thiền Lâu..."

Nhưng còn nói hết câu đã bị đối phương cắt ngang: "Đây là thánh mệnh."

Thạch Vạn Lý lập tức nghiêm nghị, chợt xin lỗi Bùi Lăng: "Vương đại sư, xem ra tại hạ không thể tiếp tục đi cùng với ngài, kính xin đại sư tự vào bên trong."

Ngay sau đó thị vệ ở cổng nói thêm: "Vị đan sư này không cần lo lắng, bên trong có đệ tử thư viện phụ trách dẫn đường, không cần lo lắng sau khi đi vào không biết đi như thế nào."

"Nếu có nhu cầu gì khác, chỉ cần hợp tình hợp lí, Bách Công nha cũng sẽ cung cấp."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, nói với Thạch Vạn Lý: "Làm phiền Lâu chủ, đã vậy ta đi vào một mình là được."

Thế là nói câu tạm biệt, hắn đi vào Bách Công nha một mình.

Vừa bước qua cánh cửa, mùi vị khác thường quanh quẩn ở bên lập tức biến mất.

Thay vào đó là một mùi tươi mát đập vào mặt.

Bùi Lăng cũng không xa lạ với loại cảm giác này, trước đó ở trong khoang trên Chu thị pháp chu cũng có trận pháp loại bỏ gió biển tương tự.

Sau khi đi vào bên trong, đầu tiên là đối diện với một bức tường phù điêu cực lớn, trên đó điêu khắc đủ loại kỹ nghệ, luyện đan, chế phù, đúc khí, thuần thú, tự cổ, thao khôi... Đều sinh động như thật, cực kỳ sống động.

Đi vòng qua bức tường là một đình viện vô cùng rộng rãi, xung quanh cảnh xuân tươi đẹp, còn có rất nhiều chim tước màu sắc xinh đẹp nghỉ lại ở đầu cành. Thấy người đến cũng không sợ hãi, thậm chí còn uyển chuyển hót lên.

Bùi Lăng tùy ý đánh giá vài lần, sau khi đi qua cửa thùy hoa của đình viện.

Sau cửa thuỳ hoa là một tòa nhà cao lớn màn trúc nửa cuốn, một loạt tu sĩ trẻ tuổi ngồi đối diện, bọn họ đều mặc áo ngắn trắng quần xanh, áo khoác nền trắng hoa văn xanh.

Quanh người những tu sĩ này linh cơ thuần túy hoạt bát, hiển nhiên công pháp sở tu đều không kém.

Bọn họ ngồi ngay ngắn sau bàn dài, thấy Bùi Lăng đi vào, ngắn gọn hỏi: "Tham gia tuyển chọn?"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Không sai."

"Mời đến đây đăng ký." Tu sĩ ngồi gần nhất bình tĩnh nói, "Tên, tu vi, tuổi tác, đến từ nơi nào..."

Chờ Bùi Lăng đăng ký xong cũng không có thủ đoạn thẩm tra đối chiếu, trực tiếp phát một khối ngọc bội cho hắn, chỉ vào một hành lang treo tơ lụa màu tím cách đó không xa: "Cứ đi dọc theo hành lang này, nhớ kỹ phải xếp hàng theo thứ tự tới trước tới sau, không được chen ngang. Kẻ làm loạn chen ngang đều bị hủy bỏ tư cách tham gia đại điển luận đan."

Bùi Lăng nhận ngọc bội nói tiếng cám ơn, hắn tiếp tục đi về phía trước theo lời chỉ dẫn.

Cuối hành lang là một gian tiểu viện riêng biệt.

Cửa sân mở rộng lại có một tầng hơi nước thật mỏng tràn ngập ở trong khung cửa, ngăn cách trong ngoài, ngăn chặn tiếng động và ánh mắt.

Ở cổng đã sớm xếp thành hàng dài, rất nhiều đan sư trang phục khác nhau, điều tương tự duy nhất là trên người tản ra mùi thuốc nhàn nhạt.

Vẻ mặt những đan sư này đều rất nghiêm túc, có một vài người còn không ngừng khua tay ở giữa không trung, dường như sợ chút nữa sẽ quên thủ pháp, dẫn đến tuyển chọn thất bại.

Có một người trông khá nắm chắc thì nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là đưa mắt nhìn quanh, đánh giá tình huống xung quanh.

Lúc thấy Bùi Lăng, có lẽ cảm thấy khí chất của hắn không quá giống đan sư, hơn nữa tuổi tác còn trẻ cũng không quá nổi bật, nhanh chóng lướt qua.

Ngoại trừ những đan sư xếp hàng chờ đợi tiến vào tuyển chọn, bên cạnh còn có mấy tên tu sĩ trẻ tuổi mặc áo ngắn trắng quần xanh, áo khoác nền trắng hoa văn xanh đứng hầu giống gian ngoài.

Vẻ mặt những tu sĩ này đều nghiêm túc, dáng vẻ kính cẩn, thấy Bùi Lăng đến đây đều chuyển mắt nhìn sang.

Đợi Bùi Lăng đi đến xếp hàng sau lưng một tên luyện đan sư cuối cùng, lúc này mới dần thu lại tầm mắt.

Chương 643: Kiểm tra (1)

Ngoài ra, dưới gốc cây cách đó không xa có một tu sĩ áo bào xanh đang tản vạt áo ngồi xếp bằng, vạt áo của hắn ta thêu mấy hoa văn màu trắng, khuôn mặt vuông vắn, mũi thẳng miệng rộng, vẻ mặt quang minh lẫm liệt, tóc dài được chải gọn gàng, dùng một cái ngân quan buộc lên, lúc này hai mắt hơi khép như ngủ mà không phải ngủ, đang dưỡng thần.

Trên người hắn ta tản ra sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng là một tu sĩ cấp cao!

Bùi Lăng nhìn thấy, cảm ứng được lực lượng của đôi bên có chênh lệch như sâu kiến đối mặt với con voi.

Mặc dù đối phương không quan tâm sự đánh giá của đan sư, trong lòng Bùi Lăng lại rung động, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám có bất kỳ hành động gì hấp dẫn sự chú ý của đối phương.

Lúc này, trong tiểu viện vang lên một giọng nói nhu hòa: "Nhóm đan sư tiếp theo đi vào."

Đội ngũ lập tức di chuyển về phía trước, chỉ chốc lát sau đã có bốn mươi tên luyện đan sư sắp xếp y quan, trịnh trọng đi vào trong hơi nước.

Nhìn nhóm luyện đan sư này đi vào bên trong, không khí hiện trường lại như căng thẳng hơn mấy phần.

Thậm chí một vài đan sư trông khá tự tin cũng khẽ nhíu mày, cố gắng nhìn quanh màn hơi nước.

Thế nhưng, trông tầng hơi nước kia rất mỏng manh, lại không nhìn rõ thứ gì.

Chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến chút tiếng động, chẳng mấy chốc đã vang lên một tiếng nổ lô.

Sau đó, thỉnh thoảng vang lên một tiếng động tương tự xen lẫn mùi cháy khét khi luyện đan thất bại chậm rãi tản ra.

Điều này khiến trong tiểu viện như một sợi dây cung vô hình kéo căng.

Đúng vào lúc này, lại có ba tên luyện đan sư đi tới từ trên hành lang.

Sau khi nghe được tiếng bước chân, một vài luyện đan sư quay đầu nhìn sang, có vài người lập tức tỏ ra ngạc nhiên, bắt đầu châu đầu ghé tai.

Chú ý tới điểm ấy, Bùi Lăng cũng xoay người theo.

Chỉ thấy ba tên luyện đan sư một nữ hai nam đang chậm rãi đi xuyên qua hành lang.

Ba người này đều mặc áo bào nền xanh không hoa văn, trong khí tức tinh khiết lộ ra một loại cảm giác biến ảo khôn lường, dường như phối hợp với cỏ cây xung quanh liền thành một khối.

Nữ tu cầm đầu có vẻ ngoài xinh đẹp, lông mi cong mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, khuôn mặt trái xoan trắng bóc còn chút mập mạp của trẻ sơ sinh còn chưa hết ngây thơ, trông có vẻ ngây thơ xinh đẹp không rành thế sự.

Hai tên nam đan sư đi theo sau lưng nàng, bên trái hơi cao gầy, da mặt trắng nõn, đoan chính nhã nhặn; bên phải thì hình dáng vẻ ngoài oai hùng, trong lúc nhìn quanh ánh mắt sáng ngời.

Hai người đi rất chậm, thỉnh thoảng còn đánh giá cây cỏ bên ngoài hành lang một chút.

Không giống với phần lớn luyện đan sư đang xếp hàng, trông hành động của bọn họ ung dung, vẻ mặt thoải mái, dường như không hề quan tâm việc tuyển chọn.

"Đệ tử Ngọc Lân thư viện!" Bùi Lăng đang lo nghĩ lại nghe được cách đó không xa có luyện đan sư khẽ kêu lên, "Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này là muốn tham gia tuyển chọn cùng chúng ta?"

Còn chưa nói hết câu, một luyện đan sư lớn tuổi vuốt chòm râu dài hoa râm, lạnh nhạt nói: "Ngươi là tán tu bên ngoài tới hoàng triều à? Bản triều có quy củ, đại điển luận đan không hỏi lai lịch, đối xử như nhau! Dù Ngọc Lân thư viện do hoàng gia dựng lên, đệ tử bên trong không phú thì quý cũng không ngoại lệ!"

"Trừ khi bọn họ đã thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm trở lên!"

"Luyện đan sư ngũ phẩm rất khó sao?" Trong giọng nói tán tu nơi khác lên tiếng trước đó mang theo lo nghĩ, ngạc nhiên hỏi.

Nghe vậy, Bùi Lăng cũng tập trung lắng nghe.

Nghe luyện đan sư lớn tuổi bản địa này cười nhạo một tiếng, nói: "Luyện đan sư ngũ phẩm... Ha ha, tiêu chuẩn luyện đan sư cửu phẩm bản triều là có thể luyện chế ra đan dược trung phẩm; luyện đan sư bát phẩm là có thể luyện chế đan dược thượng phẩm; đến tiêu chuẩn luyện đan sư thất phẩm, thật ra đã có tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', giành tư cách lấy cơ duyên trong đó..."

"Nếu thật sự có thể thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, dù trực tiếp tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' tham gia đại điển sau cùng, tin tưởng cũng đủ để phục chúng!"

"Tuy đệ tử Ngọc Lân thư viện cũng xuất sắc, dù sao tuổi còn trẻ."

"Cho nên, ba người này cũng phải bắt đầu từ tuyển chọn giống chúng ta..."

Nghe người bên cạnh xì xào bàn tán, Bùi Lăng trầm ngâm.

Ngọc Lân thư viện... Trước đó lúc tiến vào, thủ vệ ở cổng cũng nói hôm nay trong Bách Công nha có học sinh thư viện phụ trách dẫn đường.

Xem ra, thư viện là chế độ bồi dưỡng hậu bối của Lưu Lam hoàng triều.

Hoàng triều này được xếp vào chín môn phái lớn, nhưng chế độ lại khác với tông môn.

Có thể nói, trong mắt những tông phái khác, Lưu Lam hoàng triều là một trong những môn phái lớn đỉnh phong.

Nhưng nhìn từ Lam hoàng triều...

Bọn họ thật ra là hoàng triều không phải tông môn!

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng âm thầm quan sát ba người này, phát hiện khí tức lộ ra quanh người bọn họ đặc biệt tinh thuần, hiển nhiên căn cơ hùng hậu thuần túy, đừng nói tán tu bình thường, dù là đệ tử Trọng Minh tông cũng không có nhiều người có thể so sánh với ba người này!

Phát hiện điểm ấy, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng: "Hình như căn cơ đệ tử chính đạo mạnh hơn ma tu bình thường..."

Chương 644: Kiểm tra (2)

"Dọc theo con đường này ta đã gặp đệ tử Tố Chân Thiên và tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, đều là khí tức thuần khiết, nền móng vững chắc..."

"Ở những môn phái lớn ma đạo như Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo, căn cơ đệ tử trong môn lại cao thấp không đều."

"Sự chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu có thể nói là một trời một vực."

"Thế nhưng, luôn cảm thấy những đệ tử chính đạo này thiếu chút gì đó..."

Cố Nam Huân nhẹ nhàng đi qua hành lang, nàng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người mình, cũng nghe thấy những tu sĩ kia khẽ bàn tán, nhưng tất cả những điều này đều không thể khiến vẻ mặt và tâm trạng của nàng dao động.

Là ái nữ Chiêu Thái Hầu tay cầm thực quyền ở Lưu Lam hoàng triều, di mẫu là một trong những sủng phi của thiên tử đương kim, biểu tỷ là công chúa cao quý, bản thân nàng cũng vì xuất thân cao quý, tư chất xuất chúng, tuổi còn nhỏ đã thi vào Ngọc Lân thư viện tốt nhất hoàng triều, lại được đám tọa sư trong thư viện yêu thích.

Có thể nói nàng lớn lên trong tình cảnh được mọi người vây quanh.

Vì vậy, Cố Nam Huân đã sớm quen với việc bị người khác chú ý.

Mặc kệ hoàn cảnh gì, mặc kệ việc gì, chỉ cần nàng xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của đám đông.

Cố Nam Huân đã sớm bình tĩnh với điều này.

Nàng không để ý đến sự đánh giá và lời nói của những người này, khẽ hất cằm đi đến sau lưng một thiếu niên đen gầy cách đó không xa, bắt đầu xếp hàng.

Tân Dư Hàn, Hạ Trúc Chí theo sát phía sau cũng là đời sau của quan lớn, sinh ra đã vênh mặt hất hàm sai khiến, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, khiến mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của ba tên học sinh Ngọc Lân thư viện đều thản nhiên bộc lộ cảm giác ưu việt.

Mặc dù khí chất của bọn họ thể hiện rõ sự khác biệt với mọi người, cao thấp có khác nhưng lúc này không có ý gây sự.

Mà yên tĩnh xếp hàng giống mọi người, không hề tỏ ra tức giận hoặc không hài lòng vì không nhận được đãi ngộ đặc biệt.

"Nam Huân, lần tuyển chọn này không có chút độ khó nào với ngươi." Sau khi bắt đầu xếp hàng, Tân Dư Hàn nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy nhân vật nào có hứng thú, liền truyền âm nói, "Ngược lại những tán tu này, trong mười người cũng không biết có nổi ba người qua ải hay không, lại để ý đến đủ loại chỗ tốt của bản triều, luôn muốn tìm vận may."

"Bây giờ chen chúc ở chỗ này, lại để chúng ta đợi thật lâu."

Đôi mắt Cố Nam Huân hơi cong lên, dịu dàng truyền âm nói: "Đừng nói như thế, bản triều đã định ra loại quy củ này, tất nhiên chúng ta cũng phải tuân thủ."

"Huống chi, chuyện luyện đan sai một ly đi nghìn dặm."

"Đám tọa sư thường nói, cho dù là đại sư thành danh đã lâu cũng chưa chắc có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào."

"Cho nên dù là độ khó tuyển chọn không quá cao với chúng ta, nhưng cũng không thể sơ suất."

"Tóm lại, đợi chút nữa chúng ta đều phải cố gắng hết sức mới được."

"Người cần cố gắng hết sức là ta và Dư Hàn." Hạ Trúc Chí cũng truyền âm nói, "Về phần Nam Huân ngươi, chỉ sợ nhắm mắt lại tùy tiện luyện ra một lò cũng không có vấn đề gì cả."

"Dù sao, đám tọa sư đều nói, chờ mong ngươi một trận thành danh, làm rạng danh tên tuổi Ngọc Lân thư viện ta trong lần đại điển luận đan này!"

Vào lúc này, sau hơi nước lại vang lên giọng nói nhu hòa kia: "Nhóm tiếp theo."

Chẳng mấy chốc, đội ngũ lại di chuyển về phía trước một khoảng lớn.

Mặc dù có rất nhiều luyện đan sư cảm thấy hứng thú với học sinh Ngọc Lân thư viện, nhưng thấy sắp đến lượt mình ra sân, bọn họ cũng không có lòng xem trò vui.

Trận xôn xao vì sự xuất hiện của ba người Cố Nam Huân đã nhanh chóng chìm xuống.

Bầu không khí căng thẳng lại tràn ra.

Theo giọng nói nhu hòa kia lần lượt nhắc nhở, đội ngũ thật dài lại dịch về phía trước một chút xíu.

Hơn nửa ngày sau, sau lưng Bùi Lăng và ba tên học sinh Ngọc Lân đã xếp thành một đội ngũ thật dài không nhìn thấy đuôi. Phía trước Bùi Lăng chỉ còn lại chưa đến mười người.

Lần tiếp theo sẽ đến lượt hắn!

Vào lúc này, trước và sau Bùi Lăng gần như không có ai mở miệng, vẻ mặt từng người nghiêm nghị, bầu không khí như một sợi dây cung kéo căng tới cực điểm.

Mặc dù ba người Cố Nam Huân không đến mức căng thẳng vì vòng tuyển chọn, nhiều hay ít trên mặt đều có vẻ hăng hái.

Hiển nhiên, bọn họ không cho rằng phần luyện đan tiếp theo sẽ có vấn đề gì, thậm chí đang chờ mong đủ loại biểu hiện của mình trong lần đại điển luận đan này.

So sánh ra, sự bình tĩnh của Bùi Lăng khiến người ta phải liếc nhìn.

Trong lòng hắn không có chút cảm giác nào.

Dù sao, đợi chút nữa chỉ cần dùng hệ thống uỷ thác một chút là có thể trực tiếp thông qua.

Tất cả đã được tính toán kỹ.

Hiện tại chỉ còn chờ vào sân.

Không lâu sau, theo một tiếng nổ lô to lớn, giọng nói nhu hòa kia lại vang lên: "Nhóm tiếp theo..."

Nghe vậy, vẻ mặt bảy tám tên luyện đan sư xếp trước mặt Bùi Lăng đồng thời căng thẳng, sau đó hơi luống cuống tay chân sửa sang lại áo bào mới cẩn thận đi vào trong hơi nước.

Bùi Lăng bình thản ung dung đuổi theo.

Người đứng sau hắn cũng lần lượt đi vào bên trong.

Cố Nam Huân chú ý tới thái độ của Bùi Lăng không giống bình thường, không nhịn được nhìn hắn nhiều hơn.

Chương 645: Ra trận

"Có lẽ đến xem trò hay." Viên minh châu trên tay Chiêu Thái Hầu nhanh chóng suy nghĩ cũng hiểu rõ lý do, không quan tâm đến hắn nữa.

Sau khi đi vào hơi nước, cảnh tượng trước mắt vốn mờ mịt mơ hồ lập tức rõ ràng.

Chỉ thấy trong cửa cũng không phải đình viện như trong dự đoán, mà là một đại điện rộng lớn.

Vào lúc này, phía dưới quảng điện đang xếp gọn gàng bốn mươi tọa đan đài.

Mỗi một tòa đan đài đều chiếm diện tích rộng lớn, có đủ không gian cho đan sư thi triển.

Trên đan đài điêu khắc một trận pháp tụ lửa, hiển nhiên là chuẩn bị cho những đan sư chưa nạp lửa nhập thể.

Ở bên trong quảng điện, phía trên mấy chục bậc thềm son đặt một chỗ ngồi hoa mỹ ở chính giữa, một thiếu nữ tuổi trẻ mặc thải y, mái tóc búi cao, hoàn bội đinh đang, trong tay cầm một cái quạt được chế từ lông Loan Điểu đang đứng phía sau.

Một lão giả mặc cẩm bào ngồi ngay ngắn ở trên ghế.

Lão giả này râu tóc bạc trắng, dùng trâm phỉ thúy vấn một cái Tứ Phương Kế, hàng lông mày dài như tuyết rủ xuống đầu vai. Trông vô cùng già yếu nhưng vẻ mặt lại hồng nhuận không hề có chút nếp nhăn nào, lúc ánh mắt nhìn quanh vô cùng trầm tĩnh.

Lúc này, hắn ta đang vuốt ve ban chỉ phỉ thúy trên ngón tay cái, ánh mắt nhìn lướt qua rất nhiều luyện đan sư.

Hai bên trái phải của lão giả này đặt rất nhiều chỗ ngồi và bàn dài.

Ngước mắt nhìn tới, nam nữ già trẻ đều có, quần áo khác nhau, tu vi đều không thấp, mặc dù bọn họ đều thu liễm khí tức nhưng trong lúc vô ý ngẫu nhiên để lộ ra, vẫn khiến sắc mặt một vài luyện đan sư tu vi yếu kém hơi trắng bệch.

Vẻ mặt những người này đều bình thản, thậm chí có mấy người còn thể hiện ra vẻ buồn bực ngán ngẩm.

Thấy đám người Bùi Lăng tiến vào, lúc đầu đám người trên thềm son cũng không coi ra gì, nhưng ánh mắt nhìn đến ba tên học sinh Ngọc Lân ở sau lưng Bùi Lăng, lập tức rối rít mừng rỡ!

"Là học sinh Ngọc Lân thư viện!" Một tu sĩ tính tình khá thoải mái truyền âm đầu tiên, "Cám ơn trời đất, cuối cùng đã có mấy luyện đan sư ra dáng!"

"Nếu không cứ tiếp tục làm giám khảo rác rưởi này, ta rất sợ ta bị chọc tức đến đạo tâm bất ổn."

Đồng bạn của hắn ta cũng than thở: "Vốn đại điển luận đan là hấp dẫn thiên tài ngoại cảnh cho hoàng triều. Kết quả mấy lần gần đây càng ngày càng không tưởng nổi!"

"Người nào người nấy đều coi hoàng triều là dê béo, ôm suy nghĩ đánh cược một lần may mắn tới tham gia."

"Có vài người đừng nói luyện chế ra đan dược trung phẩm, chỉ sợ từ khi sinh ra đời, còn có thể đếm được số lần sờ vào đan lô."

"Ngay cả cách khống chế lửa cơ bản nhất cũng không biết, luyện đến một nửa trực tiếp nổ lô, chỉ thế này cũng muốn thông qua tuyển chọn?"

Một giám khảo ngồi cách đó không xa cười ha ha, cũng truyền âm nói: "Có thể luyện đến một nửa mới nổ lô đã được coi là tạm được. Không thấy vừa nãy còn có người nghiên cứu vật liệu nửa ngày, vẫn nhận sai vật liệu chính và vật liệu phụ sao?"

"Những người kia đều không phải luyện đan sư chân chính!" Có giám khảo lắc đầu, truyền âm nói, "Chỉ đến tham gia trò vui thôi. Qua một ngày này, số luyện đan sư có thể thông qua vòng tuyển chọn của Cừ thành chúng ta cũng đếm được trên hai cánh tay. Hơn nữa phải sử dụng hết toàn bộ ba lần cơ hội khai lò, mới miễn cưỡng thông qua! Loại trình độ này, mặc dù qua tuyển chọn nhưng vòng tiếp theo chắc chắn cũng bị loại."

"Không sai!" Khuôn mặt giám khảo ngồi bên cạnh hắn ta nghiêm túc, lại lặng lẽ quay đầu đi ngáp một cái, truyền âm nói, "Hôm nay nhìn người ngoài nghề luyện đan cả một ngày, cũng nhìn đến buồn ngủ."

"Trong ba đệ tử Ngọc Lân thư viện này, người bên trái là hài tử Tân gia, hình như bên phải là Hạ gia. Hai người này đều đã thông qua kiểm tra luyện đan sư cửu phẩm, lúc ấy gia tộc của bọn họ còn cho bọn họ chút ban thưởng. Lần này đến đây tham gia tuyển chọn chỉ là hình thức. Ngược lại tiểu cô nương kia..."

"Kia là nữ hài tử nhà Chiêu Thái Hầu." Giám khảo có quen biết Cố Nam Huân khẽ nói, "Còn là vãn bối của Hiền Phi, biểu muội của Ung Ninh công chúa, nghe nói tư chất rất xuất chúng, lúc còn rất nhỏ đã thông qua kiểm tra của Ngọc Lân thư viện, còn thông qua Hiền Phi bái nhập môn hạ của một vị đại sư đan đạo nào đó..."

"Chỉ là vẫn bị sư thừa che giấu, chuyên tâm nghiên cứu đan đạo, hiếm khi xuất hiện."

"Mặc dù bây giờ vẫn lấy tên tuổi là luyện đan sư cửu phẩm, trên thực tế đã có được tiêu chuẩn của luyện đan sư bát phẩm."

"Trước đó vài ngày ta cũng đến đế đô làm việc, vô tình nghe bằng hữu nhắc đến mới biết được việc này."

"Ồ?" Đám người nghe vậy lập tức thấy hứng thú, "Còn trẻ như vậy đã là luyện đan sư bát phẩm, vậy tiếp theo cũng phải xem kỹ một chút."

Lưu Lam hoàng triều chia luyện đan sư từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm là vừa nhập môn.

Thoạt nhìn luyện đan sư bát phẩm có vẻ rất thấp, nhưng trên thực tế hoàng triều rất nghiêm ngặt và toàn diện với việc kiểm tra luyện đan sư.

Dù chỉ là luyện đan sư cửu phẩm cũng cần nắm giữ đủ loại dược liệu, thủ pháp tinh luyện, dược tính tương dung tương xung... Đó là một hệ thống tri thức cực kỳ khổng lồ.

Chương 646: Xuân Nhật Hủy Tước Lô (1)

Có thể nói, rất nhiều luyện đan sư xuất thân hoang dã, dù có thể luyện chế đan dược thượng phẩm, nhưng bàn về nền tảng kiến thức cơ bản lại kém xa luyện đan sư cửu phẩm của Lưu Lam hoàng triều!

Dù sao, luyện đan sư hoang dã, thường là người điều kiện có hạn, đành phải đi được đến đâu thì đi, thuần thục nắm giữ mấy loại đan dược nào đó đã đủ để kiếm sống. Thật ra thiếu một sự nhận biết tổng thể với toàn bộ đan đạo.

Hơn nữa phần đánh giá của Lưu Lam hoàng triều cũng có yêu cầu với tu vi.

Ví dụ như tu sĩ Luyện Khí kỳ, trên cơ bản chỉ có thể lấy được thân phận luyện đan sư cửu phẩm.

Bởi vì giai đoạn này tu vi của tu sĩ có hạn, thủ pháp lại thành thạo, trừ khi thông qua nạp lửa nhập thể để nắm giữ linh hỏa hiếm thấy, nếu không khó có thể luyện chế hoàn toàn tạp chất bên trong dược tài ra, muốn đan thành thượng phẩm thì cần thông qua kỹ xảo khống chế lửa càng cao minh hơn, càng thành thạo kỹ nghệ luyện đan hơn để đền bù, sau đó cả hai cái này vẫn cần đến tu vi để chống đỡ!

Trúc Cơ kỳ cũng thế, trên cơ bản hạn mức cao nhất là luyện đan sư bát phẩm.

Đương nhiên, nếu là vị tu sĩ Trúc Cơ hơn một trăm tuổi, có thể được nhận định là luyện đan sư bát phẩm cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, đại điển luận đan có giới hạn tuổi tác, chỉ chấp nhận luyện đan sư trong vòng trăm tuổi tham gia. Như thế chưa nói đến luyện đan sư bát phẩm có thể đi được bao xa, căn bản vẫn không có tư cách đến tuyển chọn.

Cố Nam Huân này tuổi còn nhỏ, hiện tại có thể bước vào Trúc Cơ kỳ đã là thiên tài thật sự, lại còn có thể nắm giữ tiêu chuẩn luyện đan sư bát phẩm, nói là phượng hoàng nhi của Chiêu Thái Hầu phủ cũng không đủ.

Chẳng trách, nghe đồn vị Hiền Phi nương nương trong cung kia cực kỳ ưu ái vãn bối...

Vẻ mặt đám người trên thềm son bình thản, trong âm thầm lại không ngừng truyền âm thảo luận, đều lộ ra vẻ chờ mong.

Vào lúc này, có giám khảo mở miệng nói: "Chư vị đan sư tự mình chọn lựa một tòa đan đài, chuẩn bị bắt đầu."

"Mỗi người một tòa không được phép cãi nhau."

"Toàn bộ những người cãi nhau sẽ trực tiếp đi đuổi ra, trong vòng ba khóa sau đó sẽ không được tham gia đại điển luận đan!"

Nghe vậy, các luyện đan sư không dám thất lễ, lần lượt tản ra lên đài.

Bùi Lăng tùy ý chọn một tòa đan đài ở trong góc, sau khi đi dọc theo thang đá ở bên cạnh, đưa mắt nhìn quanh đã thấy ba tên đệ tử Ngọc Lân thư viện cũng lựa chọn đan đài ở gần đó giống mình.

Đan đài của nữ đệ tử trong số đó đúng lúc ngay bên cạnh.

Không lâu sau, tất cả đan sư đã chọn xong đan đài.

Thấy thế, lão giả cẩm bào ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chính giữa chậm rãi mở miệng: "Lão phu Hà Vô Phục, người trong thái y thự."

Nói đến chỗ này, hơi chắp tay về phía hư không, giọng điệu thản nhiên tiếp tục nói, "Phụng thánh mệnh đến Cừ thành chủ trì tuyển chọn nơi đây."

"Lần tuyển chọn này giới hạn đan dược luyện chế là Bồi Nguyên đan!"

"Hoàng triều cung cấp đan phương Bồi Nguyên Đan cho mỗi vị đan sư và ba phần tài liệu."

"Chỉ cần tùy ý luyện thành một lò sẽ coi như thông qua."

"Để làm căn cứ thông qua kiểm tra, thành đan sẽ được niêm phong ngay tại chỗ, đánh lên lạc ấn chuẩn bị để Ngự Sử duy trì trật tự đại điển luận đan kiểm tra."

"Vật liệu còn lại thuộc về đan sư."

"Nhưng nếu cả ba lô đều thất bại, cần thanh toán tất cả phí tổn theo giá!"

"Đương nhiên, nếu không muốn luyện chế Bồi Nguyên Đan, mà luyện chế những đan dược khác cũng được."

"Chỉ là tự chuẩn bị vật liệu."

"Sau khi thành công, Bách Công nha có thể thanh toán linh thạch đồng giá."

"Thất bại thì tự chịu trách nhiệm!"

"Hơn nữa cũng hạn chế là ba lô!"

"Một điểm cuối cùng: Quy củ cũ, chỉ cần thông qua tuyển chọn, hoàng triều sẽ chi trả tất cả chi phí trong hành trình của người đó."

Hà Vô Phục nói một hơi, nhìn quanh một vòng thấy không ai mở miệng, lúc này mới khẽ gật đầu, nói, "Tốt, dược đồng tiến lên phân phát đan phương và vật liệu cho các đan sư."

Chẳng mấy chốc, một nhóm đồng nam đồng nữ ăn mặc hoa lệ, trong tay bưng khay nhỏ tinh xảo đi ra từ góc tối bên cạnh thềm son.

Nhìn từ đằng xa những hài đồng này vô cùng đáng yêu.

Sau khi đến gần mới phát hiện, thật ra đều là khôi lỗi con rối được điểm hóa, bởi vì chạm trổ sinh động như thật, thoạt nhìn như hài đồng thật sự.

Không giống với con rối từng thấy ở Thánh tông, dù không có dấu vết máu me đầm đìa gì cũng có vẻ lạnh lẽo hung ác nham hiểm khó mà miêu tả.

Khí cơ của những con rối này tinh khiết, trên trán đều có vẻ bình thản vui sướng, lộ ra sự hồn nhiên ngây thơ không hề lo lắng.

Bùi Lăng tiếp nhận đan phương và dược liệu từ tay một con rối nam đồng trong số đó, trong lòng vững vàng.

Hắn đã sớm nắm giữ Bồi Nguyên Đan!

Cách luyện chế loại đan dược này không chỉ đơn giản, không có quá trình rắc rối gì, hơn nữa lấy tu vi Trúc Cơ hậu kỳ hiện tại của hắn, hệ thống uỷ thác nhiều lắm là thời gian đốt một nén hương, sẽ có thể hoàn thành!

"Vậy cũng nên nhanh chóng kết thúc thì tốt hơn..." Bùi Lăng thầm nghĩ, phải nhanh chóng thông qua vòng tuyển chọn, sau đó thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, sẽ có thể chọn lựa Huyền Môn công pháp.

Chương 647: Xuân Nhật Hủy Tước Lô (2)

Sau đó nữa, hắn có thể nghĩ cách trốn đi!

Thế là, hắn trực tiếp lấy ra đan lô bát phẩm mà Thạch Vạn Lý đưa cho hắn từ trong túi trữ vật.

Chỉ chờ giám khảo nói bắt đầu, sẽ để hệ thống uỷ thác.

Ngay lúc này, nữ đệ tử Ngọc Lân thư viện bên cạnh vỗ túi trữ vật tạo hình hoa lệ ở bên hông, lấy ra một đan lô tỏa ra ánh sáng lung linh tạo hình độc đáo.

Đan lô này khác với rất nhiều đan lô.

Nó có hình chữ nhật, bốn chân, hai lỗ tai, toàn bộ đan lô điêu khắc đủ loại hoa cỏ và chim tước, lại khảm nạm châu báu màu sắc khác nhau có to có nhỏ.

Thoạt nhìn vẻ ngoài phức tạp hoa lệ, đẹp đẽ.

Nhưng vẻ ngoài xa hoa không che giấu được phẩm chất của nó!

Thất phẩm!

Đây là một tòa đan lô thất phẩm!

Bùi Lăng lập tức ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần.

Làm sao bây giờ???

Ngay lúc Bùi Lăng ngây người, những luyện đan sư khác cũng chú ý tới toà đan lô hoa lệ đến khoa trương này, đều nhìn về phía Cố Nam Huân.

"Đan lô thất phẩm!"

"Có thể sử dụng đan lô thất phẩm, ít nhất nàng cũng là luyện đan sư bát phẩm!"

"Luyện đan sư bát phẩm! Nữ tu này mới bao tuổi?"

"Học sinh Ngọc Lân thư viện, sao người như chúng ta có thể so sánh được?"

"Ôi, hàng so với hàng muốn ném, người so với người chỉ tức chết... Tuổi tác của ta đủ để làm tổ phụ của nữ tu này, còn ôm tâm trạng nơm nớp lo sợ đến đây tham gia tuyển chọn, nữ tu này lại... Không nhìn không nhìn, tránh để tâm cảnh lay động, đợi lát nữa lại sai lầm."

"Hiền huynh đừng như thế, đây là thiên kiêu hoàng triều ta! Thiên kiêu hoàng triều tuổi trẻ tài cao như thế, chúng ta là con dân hoàng triều, chẳng lẽ không nên cùng hưởng vinh dự sao?"

Lấy tu vi của Cố Nam Huân, không khó nghe rõ ràng những lời xì xào bàn tán tự cho là nói rất nhỏ này.

Trên mặt nàng không có bất kỳ sự thay đổi nào, lại cảm thấy hơi đắc ý.

Toà Xuân Nhật Hủy Tước Lô này là di mẫu của nàng – đương kim Hiền Phi nương nương tự mình đưa cho nàng trước đó không lâu.

Nghe nói do Trùng Trị tự tay tạo thành!

Trùng Trị nổi tiếng là đúc khí sư đứng đầu Bàn Nhai giới, kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, là một trong những nghệ nhân được hoàng triều coi trọng nhất.

Cho nên dù di mẫu của Cố Nam Huân là sủng phi thiên tử, địa vị trong cung gần với hoàng hậu, nhưng cũng không thể tùy ý phân phó Trùng Trị chế tạo riêng lò luyện đan cho cháu ngoại gái của mình.

Xuân Nhật Hủy Tước Lô này cũng là vì trùng hợp, mới bị Hiền Phi lấy đến tay, lập tức ban cho vãn bối có thiên phú luyện đan xuất sắc nhất của mình.

Bởi vì phương pháp luyện chế độc môn của Trùng Trị, đan lô do hắn ta tạo thành đều có một đặc điểm chung.

Đó là trong quá trình luyện đan, trình độ luyện đan tương đương càng dễ rèn luyện tạp chất ra khỏi dược lực, tỷ lệ thành đan càng cao hơn!

Chân nguyên hay pháp lực cần thiết đều giảm bớt trên diện rộng.

Có thể nói là hiệu quả làm ít công to.

Có thể nói, đan lô do Trùng Trị chế thành là thứ mà luyện đan sư toàn bộ Bàn Nhai giới tranh nhau theo đuổi.

Dù cho Cố Nam Huân có thân phận nữ nhi quyền quý thường thấy đủ loại ước ao ghen tị, lúc này đối mặt với đám người hâm mộ đan lô của mình, cũng không nhịn được sinh ra cảm giác đắc ý từ đáy lòng.

Dù sao, nàng đã thấy nhiều hậu bối quyền quý giống nàng.

Nhưng không phải tất cả hậu bối quyền quý đều có thể lấy được đan lô từ tay Trùng Trị!

Nghĩ tới đây, Cố Nam Huân không nhịn được hất cằm lên theo bản năng.

Vừa hay thấy Bùi Lăng cầm một cái đan lô bát phẩm trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Xuân Nhật Hủy Tước Lô của mình.

Thoạt nhìn thiếu niên đen gầy này cũng rất hâm mộ...

Cũng đúng, chỉ sợ đối phương đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy mấy cái đan lô thất phẩm, chứ đừng nói đến là tác phẩm của Trùng Trị đại sư.

Nghĩ tới đây, Cố Nam Huân đồng tình nhìn thoáng qua hắn.

Vào lúc này, ánh mắt đám người Hà Vô Phục ở trên thềm son nhìn về phía Cố Nam Huân càng thêm chờ mong.

Bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân.

Tiêu chuẩn luyện đan của Cố Nam Huân này đã rất xuất chúng trong đám người đồng lứa! Bây giờ lại có đan lô thất phẩm do Trùng Trị tự tay chế tạo, chắc chắn tình cảnh tiếp theo sẽ rất đặc sắc!

Hà Vô Phục nhìn đồng lậu(1) ở trong góc điện, tuyên bố: "Bắt đầu!"

(1) Một loại dùng để tính thời gian.

Vừa nói xong, tất cả luyện đan sư rối rít lấy lại tinh thần, lập tức thu lại tầm mắt kiềm chế tâm thần, nhanh chóng châm lửa khai lò bắt đầu luyện đan.

Ba tên học sinh Ngọc Lân thư viện cũng nhanh chóng ra tay, xử lý dược liệu.

Chỉ có một mình Bùi Lăng vẻ mặt cứng ngắc đứng ở nơi đó, không có bất cứ hành động gì.

Lần đầu tiên hắn luyện chế 【 Vô Mộng Tán 】 , hệ thống đã thao túng hắn đi cướp đan lô thất phẩm của Thân Xuân trưởng lão!

Hiện tại lại có sẵn một cái đan lô thất phẩm ở đây.

Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần hắn uỷ thác luyện đan, hệ thống lập tức tặng miễn phí một cái đan lô cho hắn!

Hơn nữa, nếu chủ nhân đan lô dám phản kháng...

Hệ thống chắc chắn sẽ lấy ra Cửu Phách Đao, chém bay đối phương ngay tại chỗ!

Đúng vậy, sau khi hệ thống thiểu năng thăng cấp có thể tránh né công kích ngoại giới ở trình độ nhất định.

Chương 648: Thiên tài đan đạo (1)

Chỉ có người thực lực mạnh hơn hắn ra tay với hắn, hệ thống không thể tránh né được mới có thể cắt ngang ủy thác.

Tu vi của nữ đệ tử Ngọc Lân thư viện này mới Trúc Cơ trung kỳ, cả người đều là vẻ tinh khiết vô hại lớn lên trong nhà ấm, hiển nhiên không thể có bản lĩnh kia!

Bùi Lăng cau mày, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, âm thầm phân tích: "Đan lô thất phẩm..."

"Ta uỷ thác luyện đan trong Trọng Minh tông nhiều lần, hệ thống chỉ tặng ta đan lô đúng hai lần."

"Lần thứ nhất là Kim Tố Miên lấy ra đan lô bát phẩm luyện đan ở ngay trước mặt ta."

"Lần thứ hai là đi Vạn Bảo lâu cướp đan lô thất phẩm của Thân Xuân trưởng lão..."

"Cả hai lần này là lúc luyện đan sư đang sử dụng đan lô luyện đan!"

"Trọng Minh tông rộng rãi, chắc chắn không chỉ có hai cái này là đan lô bát phẩm, đan lô thất phẩm. Thậm chí số lượng đan lô thất phẩm trở lên cũng vượt xa sự tưởng tượng của ta!"

"Sở dĩ lúc bình thường luyện đan, hệ thống không tặng cho ta, khả năng lớn nhất là hệ thống không kiểm tra ra!"

"Luyện đan sư luôn mang theo đan lô bên cạnh. Hôm qua ta luyện đan ở trong thành, hệ thống cũng không ngớ ngẩn tặng cho ta..."

"Nói cách khác, nếu lò luyện đan đặt ở trong túi trữ vật của tu sĩ, hệ thống sẽ không kiểm tra ra được!"

Nghĩ tới đây, hắn lập tức quyết định chờ!

Chờ nữ đệ tử Ngọc Lân thư viện này luyện xong Bồi Nguyên Đan, sau khi cất đan lô đi, mình lại bắt đầu luyện đan.

Thế là, trong toàn bộ bốn mươi tên luyện đan sư có mặt, ba mươi chín người đang bận rộn châm lửa khai lò, xử lý dược liệu, nắm chặt thời gian luyện chế Bồi Nguyên Đan theo yêu cầu kiểm tra.

Chỉ có Bùi Lăng không có động tác gì, đứng ngẩn người ngay tại chỗ.

Vào lúc này, ánh mắt đám người Hà Vô Phục đều tập trung vào Cố Nam Huân.

Sau khi thấy nàng lấy ra đan lô, vung tay gọi ra một đoàn linh hỏa màu hồng nhạt, nhận ra đây là linh hỏa bát phẩm Sương Thiên Mai Ngạc Hỏa, loại linh hỏa này ngẫu nhiên sinh ra trong rừng linh thực loại mai, ngoại trừ luyện đan, nó còn có thể tản ra một hương hoa mai nhàn nhạt, lạnh lẽo trong trẻo.

Lúc này Cố Nam Huân ung dung không vội xử lý dược liệu, điều khiển hỏa diễm, càng có vẻ tư chất thần tiên mờ mịt.

Mặc dù trong mắt đám người Hà Vô Phục, Cố Nam Huân còn có nhiều chỗ vẫn chưa lưu loát, nhưng cân nhắc đến tuổi tác của nàng đã rất xuất chúng.

Đám người phía trên thềm son không nhịn được đều âm thầm gật đầu.

Sau một lúc lâu, bọn họ mới chú ý tới thiếu niên đen gầy đứng bên Cố Nam Huân lại vẫn chưa có hành động gì.

Cho đến bây giờ, thậm chí còn chưa mở đan lô ra!

Đám người Hà Vô Phục không nhịn được khẽ nhíu mày, lại một tên muốn đục nước béo cò!

Hơn nữa, còn quá quắt hơn những người còn nhận nhầm dược liệu, người này còn không biết khai lò!

Nghĩ tới đây, bọn họ đều dời ánh mắt, không quan tâm Bùi Lăng nữa.

Không luyện được đan dược không chỉ thanh toán tiền tài liệu, hơn nữa đối phương đã xem đan phương Bồi Nguyên Đan, cũng phải mua theo giá cả.

Oanh!

Vào lúc này, đan lô trước mặt một luyện đan sư đột nhiên nổ tung!

Xung quanh có rất nhiều luyện đan sư đang đắm chìm trong luyện đan không hề đề phòng lập tức giật mình, phản ứng theo dây chuyền.

Rầm rầm rầm...

Trong chốc lát ngắn ngủi, có hơn một nửa số người trong bốn mươi tên luyện đan sư mất khống chế đan hỏa, nhẹ thì đan dịch nhanh chóng thành than, tản ra mùi thối, nặng thì tiếp bước nổ lô, liên tục vang lên tiếng động ầm ĩ, toàn bộ khu vực luyện đan tràn đầy khói bụi.

Trong hỗn loạn, chỉ có một vài luyện đan sư có thể miễn cưỡng ổn định tình hình.

Đối với tình cảnh này, sắc mặt đám người Hà Vô Phục bình tĩnh, không hề có ý ra tay duy trì trật tự.

Dù sao, tuyển chọn không chỉ so sánh kỹ nghệ luyện đan, còn có tâm cảnh của đám đan sư khi sợ hãi!

Ánh mắt đám giám khảo trên thềm son đảo qua xung quanh, hiện tại chỉ có bốn người hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào.

Gồm ba tên học sinh Ngọc Lân thư viện và Bùi Lăng căn bản chưa bắt đầu luyện đan...

Chỉ chốc lát sau, một vài luyện đan sư kỹ nghệ không tốt cũng chỉ có thể hai tay trống không đứng ngẩn người trên đan đài giống Bùi Lăng.

Lại một lúc lâu sau, một vài luyện đan sư xuất thân tán tu lần lượt luyện chế xong đan dược.

Nhưng toàn bộ đều chỉ là Bồi Nguyên Đan hạ phẩm.

Phẩm chất này căn bản không đủ để thông qua tuyển chọn, vì vậy chỉ có thể một lần nữa khai lò, luyện chế lò thứ hai.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng lậu dùng để tính thời gian ở góc điện đã trải qua một nửa.

Phần lớn luyện đan sư đều đã luyện xong lò thứ hai, bắt đầu luyện lò thứ ba.

Bùi Lăng nhìn Cố Nam Huân bên cạnh một chút, thấy nàng vẫn không nhanh không chậm tinh luyện dược lực, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng.

Mặc dù hắn vẫn dùng hệ thống uỷ thác luyện đan, bản thân không tự mình ra tay một lần, nhưng lúc này cũng có thể nhận ra đối phương không muốn luyện Bồi Nguyên Đan trung phẩm theo yêu cầu tuyển chọn, mà là Bồi Nguyên Đan thượng phẩm!

Cho nên mới chậm như vậy, đã trôi qua thời gian dài như vậy, còn chưa luyện xong lò thứ nhất!

Thế nhưng, thuật luyện đan của nữ đệ tử này vẫn còn chênh lệch với Kim Tố Miên.

Chương 649: Thiên tài đan đạo (2)

Theo Bùi Lăng biết, Kim Tố Miên đã không có áp lực gì khi luyện loại này đan dược Luyện Khí kỳ đan thành thượng phẩm.

Nếu lúc này Kim Tố Miên ở đây, hiện tại đã sớm luyện xong lò thứ nhất...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lại nhìn về phía hai đệ tử Ngọc Lân thư viện khác.

Thấy hai người kia cũng bắt đầu kết thúc công việc sau cùng, mùi thuốc mơ hồ truyền đến, hắn phân biệt một chút, trong lòng đã hiểu rõ.

Hai tên học sinh Ngọc Lân thư viện này đều luyện chế Bồi Nguyên Đan trung phẩm.

Hơn nữa nhìn từ việc bọn họ nắm bắt độ lửa, Bồi Nguyên Đan trung phẩm đã không còn bao nhiêu tính khiêu chiến với bọn họ.

Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy mới thành đan, hơn phân nửa là lúc đầu cũng muốn thử đan thành thượng phẩm một chút, nhưng cuối cùng vì thiếu kinh nghiệm nên không thể không từ bỏ...

Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, nhìn về phía những luyện đan sư khác, chẳng mấy chốc đã khẽ lắc đầu.

Mặc dù hiện tại đã có rất nhiều tán tu luyện chế được Bồi Nguyên Đan, nhưng gần như đều là hạ phẩm.

Có một vài người liên tục hai lô đan thành hạ phẩm, lúc này đang vô cùng khẩn trương luyện một lò cuối cùng.

Nói tóm lại, những luyện đan sư có mặt trong nhóm này, ngoại trừ một vài tán tu có tuổi tác khá lớn, thủ pháp khá có kinh nghiệm, có hy vọng đan thành trung phẩm, có lẽ những luyện đan sư còn lại có mở ba lô, cũng chỉ có thể luyện chế ra Bồi Nguyên Đan hạ phẩm.

Nhìn đến đây, trong lòng Bùi Lăng cũng hơi xúc động.

Lúc trước hắn không cảm thấy việc luyện đan khó khăn, càng không cảm thấy thuật luyện đan của Kim Tố Miên lợi hại đến mức nào.

Nhưng bây giờ nhìn rất nhiều tán tu luyện đan, cùng biểu hiện của đám học sinh Ngọc Lân thư viện, Bùi Lăng mới hiểu được Kim Tố Miên có thể gọi là kỳ tài ngút trời ở trên đan đạo!

Chẳng trách u Dương Tiêm Tinh lại nhìn hắn bằng con mắt khác xưa, nội môn trưởng lão Thân Xuân Trọng Minh tông cũng hứa hẹn nhận Kim Tố Miên vào môn hạ ngay lúc còn chưa Trúc Cơ.

Đương nhiên, tuy Kim Tố Miên có thiên phú cao, nhưng vẫn chênh lệch với hắn rất nhiều...

Ầm!

Lúc này, Hạ Trúc Chí đột nhiên vỗ vào đan lô, nắp lò mở ra, sáu viên đan dược bóng loáng trơn bóng bay ra từ trong lò, đan hương quanh quẩn, hỏa khí chầm chậm tiêu tán.

Hắn ta nắm lấy khay ngọc cách đó không xa, sáu viên đan dược bị hút vào trong mâm, chỉ thấy trong sáu viên Bồi Nguyên Đan có hai viên hạ phẩm, bốn viên trung phẩm!

Gần như ngay sau đó, Tân Dư Hàn liên tục bấm niệm pháp quyết cũng thu tay lại, đã hoàn thành luyện đan, hắn ta mở đan lô ra, lấy ra năm viên Bồi Nguyên Đan từ trong đó, màu sắc càng thêm oánh nhuận, đan hương nồng đậm, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi!

Mặc dù một lò do hắn ta luyện chế ít hơn Hạ Trúc Chí một viên, nhưng năm viên Bồi Nguyên Đan đều là trung phẩm!

Phía trên thềm son, ánh mắt đám người Hà Vô Phục nhìn lướt qua mười một viên đan dược này, đều khẽ gật đầu.

Tán tu xung quanh đã sử dụng hết cơ hội ba lô lại không thể luyện chế ra dù là một viên Bồi Nguyên Đan trung phẩm, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hai tên đan sư tuổi trẻ có chí tiến thủ này.

Vẫn còn một đám tán tu tiếp tục cố gắng đan thành trung phẩm, áp lực đột nhiên tăng mạnh.

Lúc này, lại có mấy người xuất hiện sai lầm khi khống chế hỏa hầu, theo một tràng tiếng "oạch", đan dịch đã tốn rất nhiều công sức tinh luyện dung hợp thành nhanh chóng cuộn trào, luyện đan thất bại!

Tân Dư Hàn thu thập Bồi Nguyên Đan trung phẩm đã được luyện chế xong vào trong bình ngọc đã được chuẩn bị sẵn trên đan đài, nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn sang Hạ Trúc Chí, mỉm cười truyền âm nói: "Trúc Chí hiền đệ, đa tạ!"

Sắc mặt Hạ Trúc Chí lập tức trở nên khó coi, nhưng chẳng mấy chốc đã khẽ cười một tiếng, truyền âm trả lời: "Lần này là ngươi may mắn thắng một bậc, vòng tiếp theo chắc chắn ta sẽ thắng lại."

Đơn giản truyền âm nói hai câu, hai người đều quay sang nhìn về phía Cố Nam Huân.

Thuật luyện đan của Cố Nam Huân còn cao hơn bọn họ, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, rất hiển nhiên nàng muốn luyện chế Bồi Nguyên Đan thượng phẩm!

Oanh!

Vào lúc này, một luyện đan sư sau lưng Cố Nam Huân đột nhiên nổ lô!

Bởi vì khoảng cách quá gần, Cố Nam Huân đứng mũi chịu sào, nàng cau mày, đan hỏa dưới đáy lò lập tức lay động một hồi lâu, cùng lúc đó vốn đan dịch dung hợp trong lò luyện đan đang bình ổn, cũng lập tức xảy ra sự biến hóa kịch liệt. Cũng may Cố Nam Huân nhanh chóng tỉnh táo lại, liên tục bấm niệm pháp quyết, chỉ huy đan hỏa tiến hành một loạt biến ảo tinh tế vụn vặt.

Chẳng mấy chốc, đan dịch trong lò bình tĩnh lại tiếp tục tiến hành sự thay đổi.

Cố Nam Huân khống chế được tình hình thầm thở phào, lúc này mới tiếp tục luyện chế.

"Nam Huân thật sự lợi hại!" Hạ Trúc Chí thấy cảnh này không nhịn được truyền âm than thở với Tân Dư Hàn, "Đan dược thượng phẩm không thể xảy ra chút sai lầm nào, vừa rồi người kia đột ngột nổ lô như thế, nếu là luyện đan sư bát phẩm bình thường, e rằng đã thất bại! Nhưng Nam Huân lại có thể lập tức ổn định hỏa hầu, có thể thấy thuật luyện đan của nàng đã là người nổi bật trong số luyện đan sư bát phẩm."

Chương 650: Cuối cùng có thể bắt đầu!

Tân Dư Hàn khẽ gật đầu, cũng truyền âm nói: "Không sai, lần tuyển chọn đại điển luận đan này, chắc chắn Nam Huân có thể một lần nổi tiếng!"

"Dù sao cũng là thiên tài được vị tọa sư kia coi trọng, so với ngươi và ta, thật sự không chỉ mạnh hơn một bậc..." Hạ Trúc Chí tiếp tục truyền âm nói, "Ôi, cũng không biết khi nào ngươi và ta mới có thể thông qua kiểm tra luyện đan sư bát phẩm?"

Đang lúc hai người truyền âm trò chuyện, đã thấy pháp quyết trên tay Cố Nam Huân biến đổi, thế lửa nhanh chóng tăng vọt, ngọn lửa màu phấn hồng gần như lập tức thôn phệ toàn bộ Xuân Nhật Hủy Tước Lô!

Cùng lúc đó, đan dịch hội tụ dưới đáy đan lô lập tức lơ lửng mà lên, ngưng tụ thành đoàn theo pháp quyết biến hóa, tiếp theo không ngừng sụp đổ về hướng trung tâm.

Tê tê tê...

Trong khoảnh khắc đan hỏa màu hồng phấn nhảy lên, thỉnh thoảng có khói đen bay lên, đây là Cố Nam Huân đang lấy linh hỏa đốt cháy loại bỏ tạp chất trong đan dịch, tiến hành dung luyện sau cùng.

Vào lúc này, tinh thần Cố Nam Huân chưa từng tập trung đến vậy, tinh luyện, tinh luyện, lại tinh luyện... Chỉ thiếu một chút!

Nàng đột nhiên vỗ vào đan lô, Sương Thiên Mai Ngạc Hỏa lại tăng vọt gần như bao bọc cả nàng vào, bên trong đan hỏa cháy hừng hực, màu sắc đan dịch lơ lửng trong lò cũng lặng lẽ xảy ra biến hóa, từ đục chuyển trong lại nhanh chóng thu nhỏ, đã có hình thức ban đầu của Bồi Nguyên Đan.

Ngay sau đó, chân nguyên trong cơ thể Cố Nam Huân tràn ra không hề giữ lại chút nào, lại vỗ vào đan lô.

Ầm!

Sương Thiên Mai Ngạc Hỏa điên cuồng nhảy nhót, bao gồm cả tòa đan đài.

Thậm chí đan hương nồng đậm đột phá sự phong tỏa của đan lô, tràn ngập toàn bộ trường thi.

"Đan hương này... Là Bồi Nguyên Đan thượng phẩm!"

"Nữ tu này mới bao nhiêu tuổi? Lại là luyện đan sư bát phẩm!"

"Dù sao cũng là học sinh Ngọc Lân thư viện, những người tầm thường có như chúng ta sao có thể so sánh được..."

Vẻ mặt rất nhiều luyện đan sư ngạc nhiên, lần lượt nhìn theo đan hương, lúc thấy Cố Nam Huân đều tỏ ra ngạc nhiên, tâm cảnh lay động.

Thậm chí có một tên luyện đan sư tuổi tác hơi lớn đã liên tục hai lô đan thành hạ phẩm, vốn còn đang cố gắng vì lò thứ ba đột nhiên cười khổ một tiếng, phất tay tán đi pháp quyết, mặc cho đan dịch luyện chế được một nửa trong lò bị đan hỏa nhanh chóng làm bốc hơi, trực tiếp từ bỏ cơ hội lò thứ ba!

Phía trên thềm son, mấy người Hà Vô Phục cũng nhìn chằm chằm Cố Nam Huân, âm thầm gật đầu.

Ánh mắt nhìn về phía nàng đầy vẻ thưởng thức và khen ngợi.

Thiếu niên tuấn kiệt như thế là tương lai của Lưu Lam hoàng triều!

Ầm!

Vào lúc này, Cố Nam Huân đập đan lô một lần cuối cùng, linh hỏa tăng vọt đến cực điểm lan tràn ra bốn phía, gần như muốn đốt tới đan đài của Bùi Lăng.

Đan hương tràn lan ra cũng vô cùng nồng đậm, sau khi tán tu bình thường ngửi được đều cảm thấy tinh thần rung lên, ngay cả chân nguyên vừa tiêu hao trong lúc luyện đan đều khôi phục không ít.

Oanh!

Trong tiếng nổ, nắp lò Xuân Nhật Hủy Tước Lô phóng lên tận trời, tám viên đan dược óng ánh mượt mà theo đan hương nồng đậm bay ra đan lô, bị Cố Nam Huân một phát tiếp được, bày ra trong khay ngọc trước mặt.

Trong đó ba viên đan dược óng ánh sáng long lanh cho người ta một cảm giác tinh khiết gần như lưu ly, trông óng ánh rực rỡ!

Dù năm viên còn lại kém hơn một chút, nhưng màu sắc cũng trong suốt, đan hương lượn lờ.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trừng to mắt, chăm chú nhìn động tác của Cố Nam Huân.

Một lò tám đan, ba viên Bồi Nguyên Đan thượng phẩm, năm viên Bồi Nguyên Đan trung phẩm!

"Tốt!" Một giám khảo áo bào màu đỏ không nhịn được vỗ tay khen.

Nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra hành động này của mình không ổn, không khỏi vội ho một tiếng, sắc mặt lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, không lên tiếng nữa.

Hiện tại chân nguyên trong cơ thể Cố Nam Huân gần như hoàn toàn khô cạn, trên khuôn mặt đẹp đẽ đầy vẻ mỏi mệt nhưng lại khó giấu được vẻ phấn chấn.

Một lò luyện ra ba viên Bồi Nguyên Đan thượng phẩm, lần này mình phát huy không tệ!

Trong lòng hơi đắc ý một chút, nàng vội vàng cẩn thận thu hồi Xuân Nhật Hủy Tước Lô.

Đối với luyện đan sư, đan lô cũng quan trọng như phi kiếm với kiếm tu vậy.

Mặc dù nàng xuất thân cao quý, thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhưng từ nhỏ đã nhận được sự dạy dỗ, không quan tâm đến mấy thứ xa hoa như kim châu ngọc khí mà thiếu nữ quý tộc bình thường luôn yêu thích, chỉ yêu thích mỗi đan lô của mình, luôn coi nó như trân bảo, yêu quý có thêm.

Huống chi, toà Xuân Nhật Hủy Tước Lô này còn là tác phẩm của Trùng Trị đại sư.

Cho dù di mẫu Hiền Phi cũng phải tốn nhiều công sức mới lấy được!

Bùi Lăng chờ đợi thật lâu, thậm chí lo lắng sẽ trực tiếp thất bại trong vòng tuyển chọn, thấy cuối cùng nữ đan sư này đã cất đan lô đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện tại thời gian kiểm tra đã không còn nhiều, nhưng quá đủ với hắn!

Lập tức không chút do dự, hắn giải trừ một viên độc đan bị phong ấn trong cơ thể, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật – Bồi Nguyên Đan 】 !"

Chương 651: Kỹ nghệ kinh động toàn trường (1)

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần luyện chế Bồi Nguyên Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 luyện đan thuật – Bồi Nguyên Đan 】 cho ngài!"

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình thành thạo triệu hồi ra Hàn Tủy Hỏa bắt đầu làm nóng lô, đồng thời cầm vật liệu bên cạnh bắt đầu nhanh chóng xử lý, không hề có ý tặng miễn phí đan lô thất phẩm của nữ tu bên cạnh, hắn mới yên lòng.

Sự chú ý của đám người Hà Vô Phục vẫn đang tập trung vào Cố Nam Huân, tất nhiên lúc này rất dễ dàng phát hiện tán tu bên cạnh vẫn không có hành động gì, đột nhiên bắt đầu khai lò luyện đan đều khẽ giật mình.

Chợt lần lượt âm thầm lắc đầu.

Hiện tại thời gian chỉ còn lại khoảng một khắc, sao có thể luyện chế Bồi Nguyên Đan trung phẩm?

"Hàn Tủy Hỏa bát phẩm? Phẩm chất linh hỏa này cũng không tệ." Một giám khảo chú ý tới linh hỏa màu xanh thẳm dưới đáy lò, nhẹ nhàng "A" một tiếng, truyền âm với đồng bạn.

Đồng bạn khẽ lắc đầu, cũng truyền âm nói: "Quá muộn. Hiện tại mới bắt đầu luyện đan, dù thuật luyện đan của hắn không kém Cố Nam Huân, cũng tuyệt đối không còn kịp rồi!"

"Thế nhưng, thủ pháp luyện đan của tiểu tử này cũng không có vấn đề gì, hình như còn quen thuộc hơn Cố Nam Huân..."

"Tán tu không giống đệ tử thư viện, bọn họ có tọa sư trông coi, đặt vững nền tảng mới ra tay. Có lẽ đúng lúc tán tu này am hiểu nhất là Bồi Nguyên Đan?"

"Ừm, cũng có thể. Nhưng hắn xử lý dược liệu, còn khống chế linh hỏa đều rất không tệ..."

"Thật sự không tệ. Vừa rồi Cố Nam Huân đến một bước này vẫn có mấy vấn đề nhỏ, nhưng tiểu tử này lại có vẻ hạ bút thành văn, dễ dàng vượt qua..."

"Chỉ là một luyện đan sư tán tu có thể làm đến bước này đã rất tốt. Lần này hắn bắt đầu quá muộn, chút nữa bị loại có thể cân nhắc chỉ dạy hắn một chút."

"Không sai, tư chất như vậy vẫn có tiềm lực trở thành luyện đan sư chân chính."

"Đợi chút nữa ai có rảnh ra ngoài nói chuyện với hắn vài câu..."

Truyền âm thảo luận đến đây, đám giám khảo đều ngầm hiểu nhìn chằm chằm Bùi Lăng muốn tìm ra chút vấn đề, chuẩn bị chút nữa chỉ điểm cũng có thể đưa ra đề nghị chuẩn xác hơn.

Sau đó nhìn xem...

Tất cả mọi người dần cảm nhận được không thích hợp.

Mỗi một bước mà tiểu tử này luyện chế đan dược đều hoàn mỹ không một tì vết, căn bản không có kẽ hở!

Một đám luyện đan sư uy tín lâu năm như bọn họ nhìn một lúc lâu, chẳng những không thể tìm ra bất kỳ tật xấu gì, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy hơi hiểu được, lại học được chút gì đó từ thủ pháp của tiểu tử này!

Oanh!!

Lúc này, bởi vì thời gian cấp bách, một luyện đan sư tán tu quá gấp gáp đã mất khống chế đan hỏa, trực tiếp nổ lô!

Tiếng động khổng lồ khiến toàn bộ đan đài trong quảng điện cũng khẽ chấn động theo, mảnh vỡ đan lô nổ tung cũng gào thét lao ra bốn phương tám hướng!

Trong đó một mảnh vụn bao bọc hỏa khí đúng lúc đánh úp về phía Bùi Lăng, gần như sượt sát qua hai má của hắn, nguy hiểm rơi xuống cách đó không xa.

Thấy tình cảnh này, không chỉ đám người Hà Vô Phục cau mày, Cố Nam Huân cũng không nhịn được nâng tay áo che miệng, phát ra một tiếng kêu.

Nhưng Bùi Lăng lại không bị ảnh hưởng chút nào!

Động tác trên tay hắn không chỉ không dừng lại chút nào, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi lấy một chút.

Đám người Hà Vô Phục lập tức thay đổi sắc mặt, đám người ngạc nhiên nhìn nhau.

Tâm cảnh vững vàng, không hề động tâm vì ngoại vật như thế, ngay cả bọn họ cũng không thể làm được!

Vừa rồi Cố Nam Huân luyện đan cũng có người nổ lô, Cố Nam Huân có thể kịp thời phản ứng lại sau khi hoảng sợ, ổn định đan hỏa đã rất hiếm có.

Nhưng tiểu tử đen gầy này căn bản không cần một bước ổn định đan hỏa này.

Bởi vì đối phương hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, tốc độ và tiết tấu luyện đan vẫn chưa từng thay đổi!

Chỉ là, luyện đan sư tán tu khác không thể đảm bảo được sự ung dung bình tĩnh như vậy, tán tu đan sư khác còn chưa luyện xong, vốn đã rất sốt ruột.

Lúc này chợt nghe tiếng nổ lô vang lên, lại cảm nhận xung kích đập vào mặt, tâm trạng lập tức xảy ra thay đổi, trong lòng rối loạn, động tác trên tay cũng hỗn loạn, chẳng mấy chốc lại tạo ra phản ứng dây chuyền.

Rầm rầm rầm...

Một cái, hai cái, ba cái... Luyện đan sư còn lại lần lượt nổ lô, tuyển chọn lập tức thất bại!

Trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, trên trận chỉ còn lại một mình Bùi Lăng vẫn đang tiếp tục luyện đan.

Đến lúc này, ba người Cố Nam Huân, Tân Dư Hàn và Hạ Trúc Chí đều chú ý tới Bùi Lăng.

Bọn họ không có ánh mắt chuẩn xác như đám người Hà Vô Phục, nhưng chỉ nhìn thủ pháp luyện đan của Bùi Lăng, sau một lúc quan sát cũng có thể nhận ra đây là luyện đan sư chân chính!

Hơn nữa, ít nhất là bát phẩm trở lên!

Cuối cùng, lúc thời gian còn lại nửa nén hương, Bùi Lăng được hệ thống điều khiển hoàn thành luyện chế lò Bồi Nguyên Đan thứ nhất.

Chương 652: Kỹ nghệ kinh động toàn trường (2)

Hắn đang muốn đưa tay lấy phần vật liệu thứ hai, phần bụng lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn.

Hệ thống nhanh chóng phát ra nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Cho hệ thống một cái khen ngợi hai sao, Bùi Lăng vừa khôi phục quyền khống chế thân thể lập tức giải trừ một viên Ích Độc Đan phong ấn trong cơ thể.

Ngay sau đó, dược lực Ích Độc Đan tan ra, chẳng mấy chốc đã đè xuống kịch độc trong cơ thể.

Thở ra một hơi, Bùi Lăng mở đan lô ra, ba mươi viên Bồi Nguyên Đan yên tĩnh nằm dưới đáy lò, từng viên đều là cực phẩm, hoa văn màu xanh lưu chuyển trên thân phong bế tất cả dược tính, không hề có đan hương tiết ra ngoài!

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, lúc này lấy ra ba mươi viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm, đặt vào trong khay ngọc.

Trong nháy mắt, đám người trên thềm son đều lộ ra vẻ ngạc nhiên!

Ngay cả Hà Vô Phục ngồi ở chủ vị cũng không quan tâm uy nghi và thể diện của quan chủ khảo, thân thể nghiêng về phía trước, cái cổ vươn về trước, nghẹn họng nhìn chằm chằm khay ngọc trước mặt Bùi Lăng.

Bồi Nguyên Đan cực phẩm!

Lại là Bồi Nguyên Đan cực phẩm!

Hơn nữa một lò ba mươi viên, từng viên cực phẩm!

Cái này... Đây là vị đại sư nào che giấu tung tích?!

Lúc này, ánh mắt rất nhiều giám khảo và người đánh giá nhìn về phía Bùi Lăng đã đầy rung động.

Thì ra là thế!

Chẳng trách tiểu tử này, không, vừa rồi vị đại sư này vẫn không ra tay!

Hóa ra là ngại thời gian tuyển chọn quá dài!

Trước tiên đối phương đứng ngây ngốc ngủ một giấc, cho những luyện đan sư khác đủ cơ hội, sau đó lại tiện tay luyện chế một lò Bồi Nguyên Đan cực phẩm, nghiền ép toàn trường vào thời khắc cuối cùng.

Đúng vậy, loại đan dược cơ sở Bồi Nguyên này không có chút khiêu chiến nào với loại đại sư như đối phương!

Không!

Đừng nói chỉ là tuyển chọn, cho dù sau này thi phủ, thi quận và vòng kiểm tra đế đô cuối cùng, cho dù đủ loại kiểm tra vào "Tiểu Tự Tại Thiên", cũng không có chút áp lực nào!

Cho dù là luyện đan sư ngũ phẩm hoàng triều, có thể ổn định luyện chế ra đan dược cực phẩm nhưng cũng không thể đến trình độ một lò ba mươi viên, từng viên cực phẩm như đối phương!

Cùng lúc đó, ba người Cố Nam Huân cũng sợ ngây người.

"Không có một chút đan hương nào, óng ánh sáng long lanh như lưu ly, kia là... Bồi Nguyên Đan cực phẩm?!" Đôi mắt đẹp của Cố Nam Huân trợn to, môi anh đào khẽ nhếch lên ngạc nhiên nhìn đan đài bên cạnh.

Vẻ mặt Tân Dư Hàn như chịu sợ hãi, hít thật sâu nói: "Không, không thể nào? Có thể luyện chế ra Bồi Nguyên Đan cực phẩm, hắn còn muốn tham gia tuyển chọn làm gì?"

"Là cực phẩm!" Cố Nam Huân đã lấy lại tinh thần, quyết đoán nói, "Ta từng xem lão sư luyện Bồi Nguyên Đan cực phẩm, gần như không hề khác lúc hắn luyện chế chút nào!"

Hạ Trúc Chí nhanh chóng nghĩ đến: "Chắc hắn là tán tu bên ngoài, thiếu thân phận luyện đan sư của triều ta, cho nên mới cần tham gia tuyển chọn trước."

Ba người nhìn nhau, trong lòng đều có cùng một suy nghĩ: "Chút nữa tuyển chọn kết thúc, xem có thể kết giao bằng hữu với vị đại sư này hay không!"

Sau khi truyền âm bàn bạc như thế, ánh mắt ba người nhìn về phía Bùi Lăng lập tức thay đổi.

Mặc dù trước đó ánh mắt bọn họ nhìn tất cả tán tu không thể nói là khinh bỉ không coi ra gì, nhưng cũng lơ đễnh khó che giấu được vẻ kiêu căng.

Đây là vì từ lúc ra đời đã cao hơn người ta một bậc, dưới sự thay đổi một cách vô thức đã sớm thành thói quen với cảm giác ưu việt tự nhiên.

Nhưng nhìn ba mươi viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm trước mặt này, cho dù là Cố Nam Huân có thân phận rất cao quý, sự kiêu ngạo này cũng bị đánh tan thành mây khói, thay vào đó là sự kính sợ sâu sắc.

Đây là một vị đại sư đan đạo đúng nghĩa!

Mặc dù tu vi và tuổi tác của đối phương không khác với bọn họ là bao, nhưng kỹ nghệ luyện đan thuật căn bản không phải là thứ mà những người ở thế hệ của bọn họ có được!

Dù cho người này quần áo bình thường, đan lô sử dụng cũng không có gì nổi bật, nhưng đây chỉ là tạm thời!

Hiện tại trận đại điển luận đan này là một cơ hội bước lên mây của đối phương!

Ba người Cố Nam Huân đều tin tưởng, thiếu niên đen gầy này chắc chắn sẽ có một chỗ cắm dùi trong luận đan "Tiểu Tự Tại Thiên" năm nay!

Lôi kéo chút quan hệ với nhân vật như vậy, dù với việc bọn họ lĩnh giáo tâm đắc luyện đan hay là phương diện nhân mạch, đều có chỗ tốt rất lớn...

Đúng vào lúc này, góc điện cũng phát ra một tiếng vù vù.

Lúc này Hà Vô Phục mới tỉnh táo lại, vội vàng tuyên bố: "Thời gian đã đến!"

Hắn ta nhìn quanh một vòng, bốn mươi tên luyện đan sư đã dừng lại tất cả động tác.

Trong đó có một nửa số người được gọi là luyện đan sư không luyện chế ra cái gì hết, hơn mười vị luyện đan sư chỉ là đan thành hạ phẩm, chỉ có bốn người thật sự luyện chế ra Bồi Nguyên Đan trung phẩm trở lên.

Đó là mấy học sinh Ngọc Lân thư viện gồm Cố Nam Huân, Tân Dư Hàn và Hạ Trúc Chí, cùng với vị đại sư thiếu niên thâm tàng bất lộ ra tay cuối cùng!

Chương 653: Xin các hạ chỉ dạy?

Mặc dù chỉ liếc qua đã thấy kết quả kiểm tra, nhưng với luật lệ của hoàng triều, vẫn phải hoàn thành đủ quá trình.

Thế là, Hà Vô Phục phân phó dược đồng: "Thu tất cả Bồi Nguyên Đan do đan sư luyện chế lên."

Không lâu sau, dược đồng điêu khắc thành đồng nam đồng nữ nhảy nhót vào giữa sân, thu từng bình ngọc Bồi Nguyên Đan do tất cả mọi người luyện chế, đặt vào trong từng khay trình lên trên thềm son.

Trên mỗi thân bình ngọc đều ghi chú rõ thân phận, tuổi tác, tu vi và thời gian luyện đan cùng đủ loại tin tức của các luyện đan sư, đây là tin tức có liên quan mà bọn họ đã đăng ký khi vào cửa.

Phía trên thềm son, Hà Vô Phục và rất nhiều giám khảo bình tĩnh nhanh chóng xem qua từng chiếc bình ngọc.

Vào lúc này, một giám khảo thản nhiên phân phó: "Những người không luyện được một viên Bồi Nguyên Đan nào theo ta đến đây, nộp lại số linh thạch mua đan phương Bồi Nguyên Đan và ba phần tài liệu."

Nghe vậy, không ít đan sư tán tu thay đổi sắc mặt.

Có người mấp máy môi như muốn cò kè mặc cả, nhưng cảm nhận được khí tức cường đại truyền ra từ trên người tên giám khảo kia, cùng ánh mắt nghiêm khắc lúc nhìn qua, cuối cùng không dám cãi lại.

Trước mắt bao người, hơn hai mươi tên tán tu ủ rũ theo tên giám khảo kia rời sân trước.

Lúc này, một giám khảo mặc quần áo lộng lẫy đứng lên, đi xuống thềm son, tự mình trèo lên đan đài của Bùi Lăng, chưa nói gì đã thi lễ một cái, rồi khách sáo nói: "Vị đại sư này có thể ban thưởng tên hay không?"

"Vương Cao." Bùi Lăng vội vàng cung kính nói.

"Hóa ra là Vương sư!" Thái độ của giám khảo rất khiêm tốn, lúc này còn nói thêm, "Kỹ nghệ luyện đan của Vương sư sâu không lường được, thật sự khiến chúng ta nhìn mà than thở!"

"Với tạo nghệ đan đạo của Vương sư, vòng tuyển chọn chỉ lãng phí thời gian. Nhưng luật lệ của hoàng triều đã như vậy, kính xin Vương sư rộng lòng tha thứ."

"Sau đó vẫn dựa theo quy củ là chúng ta đánh giá kỹ nghệ và quá trình luyện đan của đan sư. Nhưng thuật luyện đan của Vương sư vượt xa chúng ta, chúng ta thật sự không dám bêu xấu, cho nên Vương sư đã thông qua lần tuyển chọn này, kính xin Vương sư đi theo ta, đến hậu đường dùng trà."

Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Không biết khi nào ta có thể tham gia kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm của quý triều không?"

Đối với vấn đề này, vị giám khảo trước mặt không hề cảm thấy bất ngờ.

Đối phương hoàn toàn có thực lực của luyện đan sư ngũ phẩm!

Lập tức nhân tiện nói: "Những người chúng ta tư chất có hạn, cũng không có tư cách làm giám khảo của ngài. Đành phải mời Tiết Như Diễm đại sư đến đây. Bây giờ Tiết Như Diễm đại sư không ở gần đây, cần khoảng một canh giờ mới chạy đến nơi."

"Trong khoảng thời gian này, kính xin đại sư theo ta đi dùng trà."

Bùi Lăng đáp lời, quay người đi theo hắn ta.

Vừa đi ra cửa nhỏ phía sau quảng điện, đã nghe được sau lưng vang lên giọng nói của chủ khảo Hà Vô Phục: "Quách Long Đào, hai viên Bồi Nguyên Đan hạ phẩm không hợp lệ, đi qua nộp linh thạch!"

"Lục Quả, ba viên Bồi Nguyên Đan hạ phẩm, cũng đi nộp linh thạch!"

"Giang Do, một viên Bồi Nguyên Đan hạ phẩm, xuống dưới nộp..."

...

Sau một lát, Bùi Lăng được dẫn đến một phòng khách vắng vẻ.

Một bên căn phòng khách này hướng ra một hồ nước rộng rãi, lúc này trong hồ đang nở rộ một loại thủy tiên màu đỏ như lửa, màu sắc đẹp đẽ, hương thơm ngào ngạt trêu chọc vô số ong bướm bay xung quanh hồ nhẹ nhàng tới lui.

Bên ngoài song cửa sổ điêu khắc đủ loại dược liệu thì rậm rạp cành lá, màu xanh biếc đậm nhạt quanh quẩn, lượn quanh theo gió.

Trong sảnh trang trí xinh đẹp lịch sự tao nhã, thảm gấm xanh biếc, rèm châu màn thêu, còn trang trí mấy chậu linh thực có trợ giúp bình tâm tĩnh khí.

Giám khảo dẫn đường phân phó một tiếng, lập tức có mấy dược đồng đi vào bê chậu thủy tinh, bát vàng, nối đuôi nhau đưa linh quả, bánh ngọt, linh tửu... Để sử dụng.

Sau khi dặn dò dược đồng cẩn thận hầu hạ, giám khảo mới áy náy cáo lui: "Tại hạ đi sắp xếp cho ngài."

Bùi Lăng khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn, sau khi nhìn hắn ta rời đi lại vẫy lui dược đồng hai bên.

Một canh giờ rất ngắn ngủi với tu sĩ.

Chỉ cần tu luyện một chút, có lẽ thời gian cũng không đủ.

Nhưng hiện tại Bùi Lăng chỉ có ma công, cũng không dám tu luyện trong nha môn Lưu Lam hoàng triều, chứ đừng nói đến bây giờ Bách Công nha đang rất chú ý đến hắn, biết đâu lúc này tên giám khảo kia đã phái người đi điều tra lai lịch thân phận của hắn.

Thế là, hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi không làm gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ còn một khắc nữa là đến một canh giờ, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra.

Đã thấy một lão giả mặc cẩm bào râu tóc bạc trắng, thái độ cung kính dẫn một văn sĩ mặc áo xanh nhanh chân đi vào.

Bùi Lăng lập tức đứng lên.

Hắn ta nhận ra lão giả mặc cẩm bào kia là vị chủ vị giám khảo Hà Vô Phục ngồi ở trên cao trong vòng tuyển chọn, chắc chắn văn sĩ áo xanh đi theo sau là Tiết Như Diễm đại sư mà vị giám khảo kia vừa nói đến.

Quả nhiên, sau khi Hà Vô Phục đi vào bên trong, lập tức giới thiệu đôi bên: "Vương sư, vị này là Tiết Như Diễm đại sư, là luyện đan sư ngũ phẩm của hoàng triều, hiện tại cũng là luyện đan sư phẩm cấp cao nhất ở Cừ thành."

Chương 654: Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển (1)

"Tiếp theo, để Tiết đại sư đích thân chủ trì kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm cho ngài."

Lại nói với Tiết Như Diễm, "Tiết đại sư, vị Vương sư này là vị đan sư mà chúng ta vừa nhắc đến."

Bùi Lăng vội vàng thi lễ với Tiết Như Diễm: "Tại hạ Vương Cao, gặp qua Tiết đại sư."

Tiết Như Diễm không hề kiêu ngạo, thậm chí lập tức hoàn lễ, trịnh trọng nói: "Đối mặt với Vương sư không dám nhận cái danh đại sư!"

Từ khi nhận được tin tức của đám người Hà Vô Phục, cho đến lúc này tâm trạng Tiết Như Diễm vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.

Nhất là bây giờ tận mắt gặp Vương Cao tuổi trẻ này, cảm nhận được trên người đối phương truyền đến sinh mệnh lực cuồn cuộn riêng biệt của thiếu niên, tâm trạng Tiết Như Diễm cũng hơi sụp đổ.

Thân là luyện đan sư ngũ phẩm, đương nhiên hắn ta cũng có thể luyện chế Bồi Nguyên Đan cực phẩm.

Nhưng một lò luyện ra ba mươi viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm... Đây là quái vật gì?

Nếu không phải biết cách làm người của Hà Vô Phục, quyết không thể lấy chuyện lớn như vậy ra nói đùa, hơn nữa rất nhiều giám khảo cũng cam kết, hắn ta căn bản không thể tin tưởng thiên hạ lại có kỳ tài như thế!

Theo Tiết Như Diễm, luyện đan thuật của thiếu niên đen gầy này chắc chắn cao hơn hắn ta, hắn ta căn bản không đủ tư cách kiểm tra đối phương!

Vấn đề là, như Hà Vô Phục đã nói, hiện tại người có luyện đan thuật cao minh nhất xung quanh Cừ thành chỉ có mình Tiết Như Diễm. Bởi vậy, trong lúc vội vàng, hắn ta đành phải cố mà làm, tới đảm nhiệm vị trí giám khảo này.

Dù sao theo quy củ đại điển luận đan, luyện đan sư ngũ phẩm có thể trực tiếp cử đi thi quận.

Ngoại trừ Tiết Như Diễm vì một vài nguyên nhân riêng tạm thời ở lại Cừ Thành, các đan sư cao giai khác đã lên đường đến quận thành từ lâu.

Đương nhiên, không cần phải tiến hành kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm ở Cừ thành.

Vấn đề là, đối với Cừ thành này, có thể xuất hiện một vị thiên tài đan sư dưới sự quản lí, sẽ có rất nhiều chỗ tốt.

Cho nên dù biết rõ điều kiện không đủ, trên dưới Cừ thành cũng không thể chủ động đề nghị Bùi Lăng đến chỗ khác tham gia kiểm tra.

Hiện tại, Tiết Như Diễm chỉ có thể kiên trì ra trận, nào dám bày ra dáng vẻ giám khảo với Bùi Lăng?

Thế là sau khi đôi bên trò chuyện một lát, hắn ta dò hỏi: "Phần quan trọng nhất trong đan đạo là linh tính, vì cái gọi là không cần dùng chùy nặng để gõ chiêng, nếu là đầu gỗ mặc kệ dạy bảo như thế nào cũng bó tay hết cách. Không biết Vương sư có ý kiến gì với điều này không?"

Nói xong, Tiết Như Diễm nhìn Bùi Lăng chằm chằm.

Một đại sư có thể luyện một lò ra ba mươi viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm, chắc chắn sự hiểu biết với đan đạo sẽ nhìn xa trông rộng, đâu ra đó!

Hiện tại hắn ta tự biết luyện đan thuật kém xa đối phương, nếu muốn khai lò luyện đan, chờ sau khi đối phương luyện xong đan dược, lấy trình độ của hắn ta, phải lấy cái gì để đánh giá đối phương?

Bởi vậy, Tiết Như Diễm chỉ tính toán nhân cơ hội này học hỏi một quan niệm đặc biệt của Vương sư này, học tập chút cảm ngộ luyện đan của đối phương, sau đó trực tiếp phát chứng nhận thân phận luyện đan sư ngũ phẩm cho đối phương.

Dựa theo phân chia luyện đan sư của Lưu Lam hoàng triều, luyện đan sư cửu phẩm là trong ba lần khai lò, luyện chế ra một viên đan dược trung phẩm cũng coi như hợp cách;

Luyện đan sư bát phẩm thì trong ba lần khai lò, có thể ra một viên đan dược thượng phẩm;

Yêu cầu luyện đan sư thất phẩm là mười lần khai lò, có thể ổn định đến mức mỗi một lô có ít nhất một viên đan dược thượng phẩm;

Đến luyện đan sư lục phẩm cũng mười lần khai lò, yêu cầu ra một viên đan dược cực phẩm;

Luyện đan sư ngũ phẩm là mười lần khai lò, có thể ra mười viên đan dược cực phẩm!

Về phần trên luyện đan sư tứ phẩm...

Không chỉ cần có kỹ nghệ luyện đan, còn có yêu cầu tương đương với tu vi của bản thân đan sư.

Nếu không, một vài dược liệu lâu năm, đừng nói linh hỏa bát phẩm, dù là linh hỏa thất phẩm cũng không thể luyện hóa!

Theo Tiết Như Diễm, vị Vương Cao đại sư trước mặt này, chỉ sợ kỹ nghệ đan đạo đã đạt tiêu chuẩn tứ phẩm!

Chỉ là tu vi mới Trúc Cơ, vì vậy không thể thông qua kiểm tra luyện đan sư tứ phẩm.

Nhưng luyện đan sư ngũ phẩm hoàn toàn dễ như trở bàn tay.

Nghĩ vậy, Tiết Như Diễm thể hiện dáng vẻ rửa tai lắng nghe, trong lòng Hà Vô Phục ngồi bên cạnh cũng rất kích động, thầm nghĩ mình có vận khí không tệ!

Vừa rồi tận mắt thấy vị Vương sư này khai lò luyện đan, đã để hắn ta có chỗ xúc động, mơ hồ có thu hoạch.

Lúc này ngồi ở trước mặt nghe cao thủ đan đạo như thế nói về tâm đắc trên đan đạo, thuật luyện đan của mình chắc chắn có thể lên thêm một bậc!

Thấy hai người này đều tỏ vẻ mong đợi nhìn mình, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, hắn còn nghe không hiểu Tiết Như Diễm đang hỏi vấn đề gì!

"Điều này." Nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng kiên trì mở miệng, "Tiết đại sư, có phải chúng ta vẫn nên trực tiếp bắt đầu kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm không? Ngươi cứ việc ra đề, chỉ cần có đan phương, tùy tiện luyện đan dược gì cũng được."

Chương 655: Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển (2)

"Ha ha ha..." Tiết Như Diễm cười sang sảng, lắc đầu nói, "Không cần rắc rối như thế! Ta vẫn tin tưởng ánh mắt của đám người Hà Vô Phục. Thuật luyện đan của Vương sư đã rõ như ban ngày, lúc này không cần vất vả. Chỉ cần nói một câu cảm ngộ tâm đắc trên đan đạo là có thể thông qua kiểm tra."

Điều này...

Cảm ngộ đan đạo? Tâm đắc?

Hắn có cảm ngộ và tâm đắc cái chùy!

Thậm chí đừng nói mấy thứ rác rưởi như cảm ngộ còn có tâm đắc, đến bây giờ hắn hắn còn chưa biết hết rất nhiều dược liệu Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhướn mày, nhanh chóng tính toán phải nói qua loa vấn đề này như thế nào.

Chờ đợi một hồi lâu, cũng không đợi được Bùi Lăng trả lời, Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục nhìn nhau đều tưởng Vương sư này keo kiệt, mặc dù trong lòng tiếc nuối nhưng cũng không tiện ép buộc đối phương.

Thế là, Tiết Như Diễm lui một bước, lại nói: "Vương sư, ý của ta là, ngài có ý kiến gì với linh tính không?"

Bùi Lăng vừa nghĩ xong một loạt những lời nhảm nhí có thể sửa thành một bát canh gà cho tâm hồn, ai biết đối phương đột nhiên đổi một vấn đề?

Da đầu hắn tê dại, chỉ có thể suy nghĩ tìm từ một lần nữa.

Linh tính?

Là linh tính mà luyện đan sư phải có?

Hay là linh tính mà dược liệu phải có??

Trong bài giảng ở Đan phong Trọng Minh tông, cho tới bây giờ chưa từng nhắc đến thứ này!

Vấn đề này còn khó hơn vừa rồi!

Cái gọi là cảm ngộ và tâm đắc có phạm vi rộng khắp, hắn còn có thể tìm một vài đạo lý lớn để đối phó. Nhưng linh tính này... Hắn còn không biết đối phương đang nói thứ gì.

Nhưng thời gian đã qua quá lâu, không thể kéo dài được nữa!

Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng cố bình tĩnh nói: "Linh tính... Rất quan trọng với luyện đan sư chúng ta!"

Đây là một câu nói nhảm.

Hơn nữa, còn là câu nói nhảm mà Tiết Như Diễm vừa nói.

Chỉ là, câu nói nhảm này được nói ra từ trong miệng một vị Vương sư một lò luyện ra ba mươi viên đan dược cực phẩm, Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục đều không dám thất lễ, hai người lập tức gật đầu, từ tận đáy lòng cảm thấy Vương sư nói rất có lý!

Bùi Lăng bí mật quan sát vẻ mặt của bọn họ, thấy hình như bọn họ rất đồng ý, lại nói tiếp: "Cũng như so sánh kiếm ý với kiếm tu, đao ý với đao tu."

Đúng vậy, đây là trên cơ sở một câu nói nhảm kia, để thăng cấp thành câu nói nhảm sau.

Chỉ cần câu trên không có vấn đề, câu này chắc chắn không phạm sai lầm!

Quả nhiên, Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục đều không tỏ ra nghi ngờ gì, tiếp tục gật đầu.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói tiếp: "Bởi vì cái gọi là, ngàn vạn đại đạo trăm sông đổ về một biển."

"Cứ lấy đao đạo làm ví dụ, Bá Đao đao ý coi trọng một cái bá đạo! Hằng tiến không lui, thẳng tiến không lùi! Chỉ cần đao tu có tâm tính và khí phách này, mới có thể rèn luyện ra đao ý cao nhất."

"Nếu giữa đường mềm yếu, sợ hãi lui bước, vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội với loại đao ý này!"

"Huyết Đao chủ giết, không trải qua từng trận chiến sinh tử, không tự mình cảm nhận đổ máu phấn chấn chiến đấu, tuyệt đối không thể lĩnh ngộ ra ý của Huyết Đao..."

Bùi Lăng vừa nói vừa thỉnh thoảng đánh giá vẻ mặt của Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục, thấy bọn họ nghe rất nghiêm túc, hận không thể lấy ngọc giản ra ghi chép, không hề có ý nghi ngờ nào cũng dần yên lòng.

Về sau càng nói càng nhiều, toàn bộ đều là quan điểm vể đao đạo mà mình am hiểu nhất...

Nói khoảng nửa canh giờ, Bùi Lăng phát hiện câu trả lời của mình không biết đã sớm lạc đề đến nơi nào, hắn không thể không vội ho một tiếng, nói theo: "Tóm lại, đan đạo cũng có lý lẽ như vậy, hai vị hãy nhìn kỹ!"

Nói xong, hắn lấy ra đan lô, lấy ra một phần vật liệu Trúc Cơ Đan, tâm niệm vừa động đã giải trừ một viên độc đan phong ấn trong cơ thể, sau đó lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn luyện đan! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật – Trúc Cơ Đan 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong tiếng nhắc nhở, hệ thống lập tức tiếp quản quyền khống chế thân thể, tất cả động tác của Bùi Lăng lập tức trở nên uyển chuyển như nước chảy mây trôi, cứ như sau khi trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện đã lô hỏa thuần thanh, khai lò, đốt lửa, luyện dược... Mỗi một động tác đều vô cùng ngắn gọn, không có kẽ hở.

Hà Vô Phục đã từng thấy vị Vương Cao đại sư này luyện đan một lần, lúc này cũng không hề thấy bất ngờ, chỉ mắt không chớp nhớ kỹ thủ pháp luyện đan của đối phương, hy vọng có thể học được cái gì đó.

Nhưng Tiết Như Diễm lại là lần đầu nhìn thấy Vương sư luyện đan ở trước mặt, chỉ với thủ pháp không chế lửa vô cùng tuyệt diệu của đối phương, cũng đã khiến hắn ta kinh động như gặp người trời!

Kế tiếp, mỗi một bước xử lý dược liệu của vị Vương sư này, cũng không biết cao minh hơn hắn ta bao nhiêu lần!

Vừa bắt đầu luyện đan, Tiết Như Diễm đã tâm phục khẩu phục.

Chương 656: 【 Tước Diễm pháp 】 (1)

Hắn ta dự đoán không sai, luyện đan thuật của Vương sư này hơn xa mình!

Thậm chí nếu không phải tu vi quá thấp, dù kiểm tra luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí cả luyện đan sư tam phẩm, chắc chắn cũng không thể làm khó đối phương!

Sau đó, hai vị đan sư Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục nín thở tập trung nhìn chăm chú, Bùi Lăng hoàn chỉnh luyện chế ra một lò Trúc Cơ Đan.

Hệ thống còn muốn luyện chế tiếp, nhưng vào lúc này độc đan trong cơ thể lại phát tác.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao…"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức giải trừ phong ấn của một viên Ích Độc Đan.

Dược lực Ích Độc Đan tan ra, kịch độc trong cơ thể lập tức được xoa dịu.

Ngay sau đó, Bùi Lăng mở nắp lò, mười hai viên Trúc Cơ Đan yên tĩnh nằm dưới đáy lò, hoa văn màu xanh đan xen với màu sắc của đan dược, không hề có đan hương tràn ra ngoài, từng viên đan thành cực phẩm!

Trong lòng Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục vô cùng rung động.

Cho dù đây là lần thứ hai Hà Vô Phục thấy Bùi Lăng luyện đan ở trước mặt, vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Quá ổn!

Rõ ràng vị Vương Cao đại sư này tuổi còn trẻ, nhưng một khi bắt đầu luyện đan, mỗi một động tác, mỗi một phần nắm bắt cơ hội của đối phương đều vừa đúng, dường như trong nháy mắt đã tiến vào một loại cảnh giới khó mà hình dung, ngắn gọn, chuẩn xác, tỉnh táo!

Dường như trời đất sụp đổ cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt!

Với thân phận của hai người bọn họ đều từng gặp những luyện đan sư cao giai trong hoàng triều, nhưng dù là đan sư ngũ phẩm trở lên, cũng hiếm gặp được người nào thủ pháp vững vàng, mỗi một lần khai lò đều ở trong trạng thái ổn định giống Vương Cao.

Dù sao đan sư lợi hại hơn nữa cũng là người!

Là người sẽ có thất tình lục dục, có trạng thái chập trùng.

Nhưng từ sau khi bắt đầu luyện đan, dường như loại tình huống này căn bản không tồn tại trên người Vương Cao!

Lúc này đôi mắt hai người nhìn chằm chằm mười hai viên Trúc Cơ Đan cực phẩm kia, trong lòng đều có một suy nghĩ: Đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, ai có thể tin tưởng thế gian lại có kỳ tài ngút trời như thế khoáng thế?

Đúng vào lúc này, Bùi Lăng mở miệng nói: "Hai vị đây quan điểm của ta với linh tính."

A?

Cái gì?

Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục đều khẽ giật mình, đối phương vừa nói nhiều tâm đắc đao ý như vậy, kỹ nghệ luyện đan thuật càng là thần hồ kỳ kỹ, nhưng quan điểm với linh tính... Không phải chưa hề nhắc đến sao?

Thấy hai người tỏ ra nghi ngờ, trầm ngâm không nói, Bùi Lăng kiên trì nói tiếp: "Không biết ta có vượt qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm này không?"

Nghe vậy, Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục mới tỉnh táo lại.

Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu: Vương sư này luyện chế đan dược cực phẩm thoải mái như ăn cơm uống nước.

Luyện đan thuật cao siêu như vậy, chỉ sợ cũng không tìm được mấy người trong toàn bộ Lưu Lam hoàng triều.

Bây giờ tu vi đối phương chỉ là Trúc Cơ, lại vừa đến từ ngoại cảnh hoàng triều, vẫn chưa có danh tiếng gì.

Nhưng đợi ngày sau thực lực đi lên... Không, không cần lâu như vậy, trong lần đại điển luận đan này, danh tiếng của Vương Cao nhất định truyền khắp thiên hạ, không ai không biết!

Chắc chắn phải cho đối phương tư cách luyện đan sư ngũ phẩm!

Nếu không truyền ra ngoài, còn tưởng Cừ thành bọn họ đố kị người tài, chèn ép tài năng tuyệt vời như thế.

Đến lúc đó, chưa nói đến việc hoàng triều không nhẹ nhàng tha thứ, biết đâu ngày sau đại sư này có thể đi đến đỉnh phong đan đạo lại trả thù!

Trái lại, Vương Cao thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm ở Cừ thành, đây là công lao của Cừ thành!

Nghĩ đến đây, Tiết Như Diễm lập tức gật đầu: "Thuật luyện đan của Vương đại sư thật sự vô cùng kinh diễm, khiến người nhìn than thở! Đương nhiên đã vượt qua vòng kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm này."

Nói xong, hắn ta lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm đã sớm chuẩn bị sẵn ở trong túi trữ vật.

Ngọc bội kia điêu khắc hình dạng một tòa đan lô cổ xưa, phía trên điêu khắc một gốc linh thực, bông hoa nở ra năm cánh.

"Vương đại sư, dựa theo quy củ hoàng triều, sau khi thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm sẽ tổ chức nghi thức trao tặng trước mặt cả Cừ thành, không biết đại sư có bằng lòng tham gia hay không?" Lúc này, Hà Vô Phục đứng bên cạnh dò hỏi.

Bùi Lăng lập tức lắc đầu: "Ta còn có việc, không rảnh tham gia."

Nghe vậy, Hà Vô Phục và Tiết Như Diễm cũng không bất ngờ.

Nếu là lúc bình thường, bọn họ còn khuyên mấy câu.

Dù sao người này mới trở thành một vị luyện đan sư ngũ phẩm, còn là thiên tài tuyệt thế không dừng bước ở ngũ phẩm, trắng trợn ăn mừng có thể trợ giúp tăng địa vị và danh vọng ở Cừ thành.

Nhưng hiện tại đại điển luận đan sắp đến, nếu tư chất của Vương Cao đại sư đã có tiêu chuẩn như vậy, việc tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" đạt được cơ duyên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Tất nhiên lúc này phải tập trung tinh thần nghiên cứu đại điển, đâu có thời gian để ý loại chuyện vặt vãnh này?

Chương 657: 【 Tước Diễm pháp 】 (2)

Hà Vô Phục lập tức gật đầu, nói: "Đại sư đã không tiện, vậy cứ bỏ qua nghi thức, kính xin đại sư chờ một chút, ta để người trực tiếp mang ban thưởng của luyện đan sư ngũ phẩm đến."

Trong chốc lát, mấy tu sĩ trẻ tuổi áo ngắn trắng quần xanh cầm từng cái khay sơn đỏ nối đuôi nhau mà vào.

Hà Vô Phục giới thiệu với Bùi Lăng: "Một bộ pháp bào này là triều đình đặc biệt ra lệnh Bách Công nha luyện chế cho luyện đan sư ngũ phẩm, nó có tác dụng ích trần ích độc ích lửa, hơn nữa bên trong uẩn dưỡng sinh cơ, lúc bị trọng thương trí mạng, có thể lập tức quán chú cho đan sư... Có điều, chỉ có thể dùng một lần."

"Về sau pháp bào vỡ nát còn muốn lấy nữa, thì phải mua từ Bách Công nha."

"Những dược liệu và linh thạch cũng là một trong những phần thưởng của luyện đan sư ngũ phẩm."

"Còn có một môn công pháp Huyền giai."

Lúc đang nói chuyện, Hà Vô Phục hơi áy náy giải thích, "Dù sao Cừ thành cũng không phải quận thành, hàng tồn kho có hạn, bây giờ chỉ có ba môn công pháp Huyền giai có thể ban thưởng."

"Kính xin Vương sư lựa chọn một môn, ta cho người đi lấy ngọc giản ghi lại tới."

Bùi Lăng nghe vậy cũng thất vọng, lại không phải đưa ngọc giản của ba môn công pháp đến, để hắn lần lượt xem qua rồi lựa chọn?

Nếu là vậy, có hệ thống ở đây, chẳng phải có thể lấy không ba môn công pháp Huyền giai sao?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Không biết ba môn công pháp này có những đặc điểm gì? Có thể để ta hiểu sơ qua một lượt, lại tiến hành lựa chọn được không?"

Hà Vô Phục vừa cười vừa nói: "Đại sư yên tâm, ta rất quen thuộc ba môn công pháp này. Ta sẽ giới thiệu cho đại sư..."

Ba môn công pháp mà trong khố phòng Cừ thành có thể ban thưởng, theo thứ tự là 【 Hồi Thủy Quyết 】 , 【 Tước Diễm pháp 】 và 【 Trường Xuân công 】 .

Trong đó 【 Hồi Thủy Quyết 】 thuộc về Thủy hệ, có thể để người tu luyện bình tâm tĩnh khí, giúp luyện đan sư càng chuyên tâm, càng không dễ bị chuyện bên ngoài làm loạn tiết tấu luyện đan trong lúc luyện chế đan dược; 【 Tước Diễm pháp 】 thì có thể tăng cường thuật pháp Hỏa hệ, có tác dụng tăng lên rất nhiều với việc không chế lửa của đan sư; còn 【 Trường Xuân công 】 thuộc về Mộc hệ, có thể giúp đỡ người tu luyện cảm giác đủ loại thảo mộc dược liệu dược lực tốt hơn, giúp đan sư càng hoàn thiện hơn khi xử lý dược liệu...

Tóm lại, chủ yếu ba môn công pháp đều cân nhắc việc luyện đan, đấu pháp chỉ là thứ yếu.

"Ta chọn 【 Tước Diễm pháp 】 ." Bùi Lăng không chút do dự trả lời, hắn không phải đan sư chân chính, căn bản không cần cân nhắc vấn đề luyện đan.

Mà chọn lựa 【 Tước Diễm Pháp 】 có thể giúp khống chế Hàn Tủy Hỏa tốt hơn.

Về sau gặp phải việc bên chính đạo cũng có thể lấy Hàn Tủy Hỏa đối phó kẻ địch, sẽ không để lộ thân phận ma tu của mình!

Nghe vậy, Tiết Như Diễm mỉm cười, 【 Tước Diễm Pháp 】 là một trong những công pháp được Lưu Lam hoàng triều đặc biệt tuyển chọn tỉ mỉ để ban thưởng cho tán tu, trong số công pháp thuộc về Hỏa hệ cũng được coi là mạnh mẽ bá đạo.

Môn thuật pháp này không chỉ tăng khả năng khống chế lửa cho tu sĩ, cũng có được sự tăng cường rất lớn với thuật pháp công phạt loại Hỏa hệ.

Tu luyện môn công pháp này không cần vật bên ngoài, chỉ cần tìm nơi có linh khí nồng đậm là đủ.

Nếu có điều kiện, có thể phối hợp với yêu thú thịt hoặc là yêu đan của yêu thú Hỏa hệ, sẽ có hiệu quả tốt nhất!

Đương nhiên, đây là loại công pháp thường thức trong Ngũ hành, dù Vương sư là tán tu chắc chắn cũng có kiến thức, không cần hắn ta nhắc nhở.

Thấy Bùi Lăng đã có lựa chọn, Hà Vô Phục phân phó một tiếng, chẳng mấy chốc đã có một tên tu sĩ trẻ tuổi áo ngắn trắng quần xanh đi vào khố phòng, lấy ghi chép ngọc giản 【 Tước Diễm pháp 】 đến đây.

Đối phương vừa tới gần phòng khách, hệ thống đã nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra công pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Chờ lấy được ngọc giản 【 Tước Diễm pháp 】 , trò chuyện vài câu, Bùi Lăng đã đạt được mục đích cũng chuẩn bị cáo từ.

Hắn không thể tiếp tục tham gia đại điển luận đan này.

Dù sao sau khi rời khỏi Bách Công nha, hắn lập tức thay đổi gương mặt, ngụy trang thành một tán tu bình thường xem trò vui là được.

Ngay vào lúc này, Tiết Như Diễm mỉm cười, nói: "Vương sư, bây giờ ngươi đã là luyện đan sư ngũ phẩm của triều ta, dựa theo quy định Tiết mỗ phải giảng giải tình huống thi quận lần đại điển luận đan này cho ngươi."

Thi quận?

Vậy có liên quan gì với hắn?

Trong lòng Bùi Lăng không có chút hứng thú nào, nhưng ngoài miệng vẫn không thể không nói: "Mời Tiết đại sư nói."

Tiết Như Diễm nghiêm túc giảng giải tình huống thi quận cho hắn một lượt: Dưới sự quản lý của Lưu Lam hoàng triều chia ra ba mươi sáu quận, mỗi quận thiết lập một quận thành.

Cừ thành ở một quận tên là Mi Dương quận.

Quận thành gọi là Mi Dương thành.

Mặc dù đại điển luận đan đã tổ chức nhiều khoá, nhưng được chuẩn bị cho đan sư, nên tình huống mỗi khoá đều có chỗ điều chỉnh.

Hiện tại thi quận chưa bắt đầu, còn chưa truyền ra chi tiết cụ thể.

Chương 658: Kỳ tài ngút trời

Ngoại trừ nói cho Bùi Lăng biết cách đến quận thành, chỗ ở và một vài chỗ cần phải chú ý, Tiết Như Diễm còn nói cho hắn biết tình huống ban thưởng thi quận.

Ngoại trừ linh thạch và dược liệu, người thắng thi quận còn có được một lò luyện đan thất phẩm do cao thủ đúc khí chế tạo riêng!

Cùng đủ loại thuật pháp, thần thông chính thống của Lưu Lam hoàng triều.

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, đột nhiên nghĩ mặc dù đến mình đã có được một môn công pháp chính đạo, tạm thời không cần lo lắng để lộ thân phận.

Chỉ khi nào thật sự đấu pháp với người khác, đủ loại thuật pháp ma đạo không thể sử dụng, chẳng phải chỉ có thể quyền đấm cước đá?

Như thế không phải rõ ràng mình có vấn đề?

Không sai, linh thạch, dược liệu, thậm chí lò luyện đan thất phẩm đều không quan trọng!

Hiện tại hắn còn thiếu thuật pháp chính đạo nguyên bộ với công pháp chính đạo!

Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Bùi Lăng đảo quanh, hỏi: "Không biết thi quận này có một phạm trù cụ thể không?"

"Vương sư yên tâm đi." Tiết Như Diễm vừa cười vừa nói, "Đương nhiên đại điển luận đan này vẫn đang so luyện đan thuật. Lấy kỹ nghệ của ngài, tuyệt đối không có vấn đề!"

Vẫn là luyện đan thì tốt!

Bùi Lăng thầm thở phào, nghĩ thầm lại lấy không một môn thuật pháp.

Đã vậy, vậy tham gia thi quận xong lại đi.

Sau khi hạ quyết tâm, hắn lấy lý do mệt mỏi để cáo từ.

Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục tự tiễn hắn đến bên ngoài cửa thuỳ hoa, đưa mắt nhìn bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất ở phía sau bức tường, mới lưu luyến không rời quay về.

Nếu không phải lo lắng lúc này bên ngoài có nhiều người phức tạp, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết cho vị đại sư tuổi trẻ này, bọn họ hận không thể tự tiễn hắn đến cửa chính, không, là trực tiếp đưa người về chỗ ở.

Sau khi cảm ứng được Bùi Lăng đã đi xa, hai người mới cùng quay về, trên đường đi Hà Vô Phục hơi lo lắng không yên, cuối cùng không nhịn được nói: "Tiết đại sư, luyện đan thuật của vị Vương sư này thật sự lợi hại. Nhưng sao cảm giác, hắn không hiểu nhiều lắm về kiến thức thông thường của luyện đan như 'linh tính'?"

"Không!" Tiết Như Diễm nghe vậy lại lập tức bác bỏ, lắc đầu nói, "Hắn không thể không hiểu! Đây là vì hắn nói quá sâu xa, ngươi và ta còn phải cố gắng trên đan đạo, vì vậy căn bản nghe không hiểu."

"Chúng ta không nghe hiểu?" Hà Vô Phục không nhịn được ngạc nhiên.

Tiết Như Diễm gật đầu khẳng định: "Hắn xuất thân tán tu, ngươi và ta đều hiểu tình huống ở Vạn Hủy hải như thế nào. Nơi đó căn bản không thể có truyền thừa chính thống gì, càng không nói đến là danh sư chỉ điểm. Có thể đi đến một bước này, đơn thuần là dựa vào thiên phú bẩm sinh đã cực tốt của hắn!"

"Trong mắt loại thiên tài tuyệt thế như hắn, góc độ mà hắn đối xử với mỗi một sự vật, căn bản không phải loại người hạng trung như ngươi và ta có thể hiểu được."

"Trừ khi cũng có cấp bậc kỳ tài khoáng thế như hắn, nếu không người bình thường căn bản không thể hiểu được..."

"Dù sao lúc ngươi và ta suy nghĩ một, hắn đã nghĩ đến mười, trăm, ngàn, như thế hắn thấy đã giảng giải rõ ràng, đối với chúng ta lại vẫn như ngắm hoa trong màn sương, mò trăng đáy nước, mờ mịt không biết làm sao."

"Điều này không thể trách Vương sư, hắn quá trẻ tuổi, có lẽ hắn căn bản nghĩ không ra, tư chất của mình lại cao hơn người thường nhiều như vậy..."

Hà Vô Phục giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đúng vậy, Vương sư có tạo nghệ đan đạo như thế, không thể không hiểu cả kiến thức cơ bản như "linh tính".

Sở dĩ mình cảm giác đối phương không hiểu, chắc chắn là vì ngộ tính của mình quá kém, trình độ không đủ, kiến thức không đủ!

...

Cửa lớn Bách Công nha.

Lần lượt có đan sư đi ra, phần lớn đều chán nản, vẻ mặt uể oải lại chật vật.

Thậm chí còn có một vài người ôm cánh tay hoặc chân, mơ hồ thấy vết máu, dùng một cây gậy gỗ chống đỡ thân thể, chật vật đi ra ngoài từng chút một, đúng là tổn thương không nhẹ.

Trong đám người, có một vài đan sư bị loại tức giận bất bình, vừa đi vừa không ngừng oán trách với đồng bạn: "Lần tuyển chọn này quá khó khăn! Còn không cung cấp cả phòng luyện đan riêng... Vốn ta đã sắp đan thành trung phẩm, kết quả cách đó không xa có một tên đan sư phế vật! Hắn đột nhiên nổ lô!"

"Bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ khống chế lửa hơi xảy ra chút vấn đề, đan dịch đã nhanh chóng bốc hơi..."

"Ngàn dặm xa xôi đến Lưu Lam, lại dừng bước ở nơi này!"

"Thật sự lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy..."

"Hơn nữa cho thời gian cũng quá ngắn... Chút thời gian đó sao đủ được!"

"Ngược lại là đan sư Lưu Lam hoàng triều, tốc độ rất nhiều người nhanh hơn chúng ta, đây chắc chắn là vì bọn họ đã sớm nhận được đề mục!"

"Còn không phải à? Lưu Lam hoàng triều luôn miệng nói hoan nghênh đan sư trong thiên hạ đến đây tham gia đại điển luận đan, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để hạn chế chúng ta thông qua tuyển chọn, thật sự là lòng dạ độc ác!"

"Chúng ta đi nói cho các đồng đạo khác, nhất định phải lên án mạnh mẽ hành động này của Lưu Lam hoàng triều... Nếu bọn họ không lập tức sửa chữa quy củ tuyển chọn, lại cho chúng ta một cơ hội kiểm tra, chuyện này không xong..."

"Không sai, nhất định phải để chúng ta thi lại, không thì không xong được!"

Chương 659: Chắc chắn lần này không có sơ hở nào! (1)

Trong tiếng bàn tán rất ồn ào, Bùi Lăng vừa vượt qua bậc cửa, Thạch Vạn Lý đã lập tức tiến lên đón, lo lắng hỏi: "Vương đại sư, kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm như thế nào?"

Hắn ta không hỏi việc tuyển chọn.

Dù sao theo Thạch Vạn Lý, dù Vương đại sư này phát huy thất thường, chỉ luyện chế ra một lò đan dược thượng phẩm, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ luyện đan sư Cừ thành!

Bởi vậy, căn bản không cần thiết hỏi kết quả tuyển chọn.

Ngược lại là kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, yêu cầu ổn định luyện chế ra đan dược cực phẩm, điều này mới có chút khiêu chiến với Vương đại sư.

"Thông qua được." Bùi Lăng gật đầu nói, "Tiếp theo ta dự định đến quận thành tham gia thi quận."

Nghe vậy, Thạch Vạn Lý không hề bất ngờ, chắp tay nói: "Chúc mừng đại sư!"

Lại nói, "Cừ thành ta thuộc sự quản lý của Mi Dương quận, quận thành là Mi Dương thành. Chỉ cần là luyện đan sư ngũ phẩm có thể trực tiếp tham gia thi quận."

"Trong Cừ thành có Truyền Tống Trận đến Mi Dương thành."

"Nhưng trong lúc đại điển luận đan bị quản lý cực kỳ nghiêm ngặt."

"Truyền Tống Trận cần xin trước ba ngày để sử dụng, hơn nữa nếu đồng thời có những người khác xin, có lẽ còn phải xếp hàng."

"Thế nhưng, lấy thân phận hiện tại của đại sư cũng không cần rắc rối như thế."

"Hiện tại ta sẽ gửi thiếp đến phủ thành chủ Cừ thành, mặc dù thành chủ Cừ thành không phải là đan sư chính thống nhưng cũng kiêm tu đan đạo, luôn tôn kính đại sư luyện đan."

"Nếu đại sư muốn đến gặp mặt, chắc hẳn hắn sẽ tiếp đón cẩn thận."

"Đến lúc đó lại nhắc đến việc thi quận, tất nhiên thành chủ sẽ chủ động mở miệng dàn xếp."

Nghe đến đó, Bùi Lăng không cảm thấy có vấn đề gì, gật đầu nói: "Đa tạ Lâu chủ đã giúp đỡ."

Thấy thế, nụ cười trên mặt Thạch Vạn Lý càng sâu, vội vàng chắp tay nói: "Đại sư khách sáo, có thể bôn ba vì đại sư là vinh hạnh của Vạn Lý."

Trong lòng của hắn ta rất vui vẻ, lấy thực lực của Vương Cao đại sư này, thông qua thi quận, giết vào "Tiểu Tự Tại Thiên", không hề có chút vấn đề nào!

Luyện đan sư trẻ tuổi như vậy, lại thiên tài như thế, là nhân tài được hoan nghênh nhất ở Lưu Lam hoàng triều.

Với luyện đan thuật mà đối phương đang thể hiện ra, dù cuối cùng chưa thể đoạt giải nhất, chắc chắn cũng có thể được hoàng triều ra sức mời chào, thậm chí đứng hàng cung phụng.

Đến lúc đó, mình là Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu đã phát hiện lại hộ tống đối phương đi thẳng từ ngoại cảnh đến hoàng triều, tất nhiên có thể nhận được rất nhiều khen ngợi từ cấp trên, trên lý lịch cũng có thể thêm vào một nét cực kỳ vẻ vang.

Chuyện này có chỗ tốt khá lớn cho con đường tương lai của hắn ta.

Chứ đừng nói đến nhìn từ thái độ hiện tại của Vương Cao đại sư, bản thân cũng rất có thiện cảm với.

Loại thiện cảm của thiên tài hàng đầu đan đạo tương lai này, có giá trị không thể đo đếm được.

Thậm chí triển vọng con đường tu sĩ của hắn ta còn không quan trọng bắng!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Thạch Vạn Lý càng vui vẻ.

Nhưng hắn ta nhanh chóng nhớ lại một việc, nhắc nhở: "Đúng rồi, Vương đại sư không phải người lớn lên ở địa phương triều ta, cho nên đêm nay đến phủ thành chủ có một việc chắc chắn phải nhớ kỹ: Nếu thấy yêu thú ở phủ thành chủ, chắc chắn không được tùy tiện ra tay!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ nói: "Phủ thành chủ có nuôi dưỡng yêu thú?"

Thạch Vạn Lý lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Thành chủ phu nhân là một vị yêu thú hóa hình... Vì vậy trong phủ thành chủ có cư ngụ nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú động tộc và thân quyến của nàng."

Nghe vậy, Bùi Lăng trịnh trọng nhẹ gật đầu.

Lúc hắn còn trên pháp chu đã đọc kỹ càng bộ « Lưu Lam luật » kia, tất nhiên hiểu rõ sự quản lý của Lưu Lam hoàng triều khác với Trọng Minh tông.

Bên trong biên giới hoàng triều, Nhân tộc và đám dị tộc, thậm chí cả linh trí yêu thú đều bình đẳng.

Nếu ở Trọng Minh tông, cho dù là yêu thú hóa hình cũng chỉ có thể làm thú huyết khế, hoặc là vật liệu được nuôi dưỡng.

Nhưng ở Lưu Lam hoàng triều lại ngồi ngang hàng với Nhân tộc, đôi bên có hôn phối với nhau cũng là chuyện bình thường.

Thấy Bùi Lăng hứa hẹn, lúc này Thạch Vạn Lý mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đóng quân ở Vạn Hủy hải nhiều năm, cho nên cũng hiểu đôi chút về suy nghĩ của tu sĩ ở ngoại cảnh.

Nếu không phải lúc này nhắc nhở, chỉ sợ Vương Cao đại sư này lại mang thói quan ở Vạn Hủy hải đến Cừ thành, đến lúc đó dùng ánh mắt nhìn tài liệu đi nhìn tộc nhân của thành chủ phu nhân...

Nửa ngày sau, Thạch Vạn Lý hộ tống Bùi Lăng trở lại chỗ ở, ngay cả cửa lớn cũng không vào đã vội đến phủ thành chủ gửi thiếp.

Sau khi Bùi Lăng vào phủ chỉ gặp quản gia một chút, đã trực tiếp đi vào phòng luyện đan.

Hắn lại giả vờ độc phát hôn mê, kiểm tra xem có người âm thầm nhìn trộm không, chẳng mấy chốc đã xác định phòng luyện đan an toàn.

Thế là, Bùi Lăng vận chuyển chân nguyên, phun ra độc đan và Ích Độc Đan còn lại ở trong bụng, khẽ nhíu mày: "Phương pháp kia hơi rắc rối nhưng thắng ở chỗ an toàn."

"Không biết tiếp theo thi quận phải luyện đan dược gì... Không thể xác định thời gian, cần nuốt càng nhiều loại độc đan hơn, thuận tiện tùy cơ ứng biến..."

"Thế nhưng, hiện tại học 【 Tước Diễm pháp 】 trước."

Chương 660: Chắc chắn lần này không có sơ hở nào! (2)

"Lúc hệ thống tu luyện công pháp sẽ tự động kiểm tra trạng thái của ta, vì vậy độc đan không thể ở lại trong cơ thể..."

Nghĩ đến đây, hắn cầm lấy 【 Tước Diễm pháp 】 , từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn mấy lần.

Căn cứ lời giới thiệu trong ngọc giản, môn công pháp này chỉ cần có hoàn cảnh linh khí sung túc là có thể tu luyện, không nói tới bất kỳ đan dược và vật phẩm cần thiết gì.

Thấy thế, Bùi Lăng yên tâm: "Đây là công pháp chính đạo, dù cần vật phụ trợ, chắc hẳn cũng không phải loại tinh huyết tu sĩ, hồn phách Nhân tộc..."

"Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm uỷ thác tu luyện ma công của ta, chỉ cần trên công pháp không viết, trên cơ bản không cần vật phụ trợ ngoài định mức."

"Chờ chút!"

Hắn đột nhiên nghĩ đến, "Linh khí sung túc... Có lẽ đây là một cạm bẫy! Cần đề phòng một chút!"

Bùi Lăng lập tức quyết định, không thể tu luyện ở phòng luyện đan!

Phải đến phòng tu luyện được trang bị riêng trong phủ!

Trước đó quản gia cũng từng giới thiệu với hắn, phòng tu luyện trong phủ kết nối với linh mạch trong lòng đất, trên đó còn có trận pháp tụ linh gia trì, linh khí nồng đậm không hề thấp hơn động phủ tông môn một chút nào.

Thế là, Bùi Lăng lập tức thu dọn một chút, rời khỏi phòng luyện đan.

Vừa đi ra ngoài, chỉ thấy vẻ mặt quản gia Hách Bá cung kính chờ đợi ở bên, hắn tiến lên nói: "Hách Bá, ta muốn dùng phòng tu luyện một chút."

"Mời đại sư mời đi bên này." Hách Bá nghe vậy, vội vàng đưa tay mời.

Sau một lát, đã dẫn Bùi Lăng đến trước một tòa nhà gỗ cây xanh thấp thoáng.

Thoạt nhìn bên ngoài toà nhà gỗ này bình thường không có gì lạ, thậm chí không có chút linh khí quanh quẩn nào.

"Đại sư, đây là phòng tu luyện mà chủ nhân thường dùng." Hách Bá giới thiệu, "Hiện tại trận pháp chưa khởi động , đợi lát nữa đại sư đi vào bên trong khởi động trận pháp, sẽ rút ra linh khí hội tụ, thuận tiện tu luyện."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hỏi rõ ràng một vài cách thao tác trong phòng tu luyện, lại phân phó hắn ta lui ra, cách xa nơi này một chút: "Lúc ta tu luyện không thích có người ở gần, Hách Bá ngươi cứ đi bận rộn việc khác đi."

Thoạt nhìn khí tức của quản gia này cũng chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, nếu đối phương tiếp tục canh giữ ở cổng, hệ thống thật sự quấy rối, Hách Bá căn bản không ngăn được!

Thậm chí chỉ cần đối phương muốn ngăn cản, hệ thống dùng 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 né tránh thì làm sao bây giờ?

Chẳng phải thân phận lập tức bại lộ sao?

Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể để quản gia ở lại gần đây!

Hách Bá nghe vậy không chút do dự đã khom người cáo lui. Dù sao, chủ nhân Thạch Vạn Lý của hắn ta đã phân phó hắn ta phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Vương Cao đại sư vô điều kiện.

Đương nhiên hiện tại Hách Bá không dám vi phạm phân phó của Bùi Lăng.

Đưa mắt nhìn hắn ta đi xa, Bùi Lăng mới cất bước đi vào phòng tu luyện.

Vừa vượt qua cánh cửa nhà gỗ, hắn lập tức giật mình.

Linh khí thật nồng đậm!

Cứ như là cá bơi, lập tức đi ra từ bên trong cống rãnh nhỏ chật chội, bơi vào một hồ nước rộng lớn, cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng thoải mái.

Mức độ đậm đặc của linh khí nơi này đã có thể so sánh với động phủ của hắn ở ngoại môn Đan phong Trọng Minh tông, Lan Xuân biệt viện.

Bùi Lăng thầm khen ngợi trong lòng, nhưng không thả lỏng cảnh giác, lại đi kiểm tra xung quanh một lượt, sau khi không phát hiện điều khác thường, lại giả vờ độc phát ngã xuống đất, nằm một hồi lâu không thấy có người xuất hiện, xác nhận nơi đây cũng không có người giám thị, lúc này mới bắt đầu bố trí cơ quan trong phòng tu luyện.

Tất cả chuẩn bị ổn thỏa.

Bùi Lăng lại lấy 【 Tước Diễm Pháp 】 ra lặp đi lặp lại xác nhận một lần.

Không sai!

Điều duy nhất cần phải chú ý khi tu luyện môn công pháp này là hoàn cảnh linh khí sung túc!

Hiện tại đã giải quyết vấn đề này, hắn có thể yên tâm dùng hệ thống tu luyện.

Thế là, Bùi Lăng không chậm trễ chút nào nói ở trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Tước Diễm Pháp 】 ."

Cừ thành.

Phủ thành chủ.

Cây cỏ phồn thịnh, đình đài lầu các thấp thoáng sau cành lá xanh tươi.

Thỉnh thoảng tước điểu nhiều màu nhẹ nhàng bay qua, nhẹ mổ hoa đẹp cỏ lạ, dáng vẻ tự nhiên thoải mái.

Trong rừng có từng cặp thị vệ cao lớn cường tráng, vẻ mặt lạnh băng cầm thương đứng đó, đề phòng xung quanh.

"Cộp, cộp, cộp..." Trên lối đi lát gạch bạch ngọc vang lên một loạt tiếng bước chân, lỗ tai đám thị vệ lập tức khẽ nhúc nhích, tập trung sự chú ý.

Chẳng mấy chốc đã thấy hai tên đồng liêu của bọn họ đang dẫn một tu sĩ ba bốn mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, nhanh chân đi tới.

Thạch Vạn Lý theo những binh lính thủ vệ Cừ thành này đi qua mấy tầng sân nhỏ, mới gặp được Úy Trì Khắc Thi thành chủ Cừ thành đang xử lý công vụ ở một thư phòng mặt hướng ra hồ lưng dựa vườn.

Trông Úy Trì Khắc Thi mới khoảng bốn mươi, màu da hơi đen, dưới cằm nuôi một chòm râu ngắn, hắn ta mặt rộng miệng vuông, khí chất chính trực, mặc một bộ áo bào cổ tròn cách tân, cầm trong tay bút son, đang nhanh chóng phê duyệt một phần công văn.

Thấy thân vệ dẫn Thạch Vạn Lý đến, Úy Trì Khắc Thi nhẹ nhàng đặt bút xuống, sau khi vẫy lui người xung quanh, mới nói: "Thạch lâu chủ, có chuyện gì?"

Chương 661: Thành chủ phu nhân (1)

Mặc dù Thiền Lâu có danh tiếng vang dội nhưng trực thuộc thiên tử hoàng triều, Úy Trì Khắc Thi lại là quan viên xuất thân tiên khoa, đôi bên không lệ thuộc vào nhau.

Nói cách khác, thật ra Úy Trì Khắc Thi không cần để ý tới Thạch Vạn Lý này.

Nhất là hiện tại đối phương đến đây, tám phần mười có việc muốn nhờ.

Mặc dù tu vi hiện tại của Thạch Vạn Lý không cao lắm, lại là đệ tử đi ra từ Ngọc Lân thư viện có tính tình kiên nhẫn, sau khi gia nhập Thiền Lâu đã tự xin đến phân lâu ở Vạn Hủy hải rèn luyện.

Tiền đồ của người này sẽ không quá kém.

Vì vậy, mặc dù Úy Trì Khắc Thi đứng đầu một thành, địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Thạch Vạn Lý, nhưng hiện tại cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo gì.

"Vãn bối Thạch Vạn Lý gặp qua Uất Trì thành chủ." Thạch Vạn Lý thi lễ trước, sau đó nói thẳng mục đích đến đây, "Uất Trì thành chủ, trong lúc vãn bối nhậm chức ở Vạn Hủy hải đã phát hiện một đan sư tán tu kinh tài tuyệt diễm, vì thế đặc biệt hộ tống hắn đến Cừ thành."

"Ngay vừa rồi, vị đại sư đan đạo tên là Vương Cao này đã thông qua tuyển chọn, lại lấy được thân phận luyện đan sư ngũ phẩm."

"Hiện tại muốn mượn Truyền Tống Trận trong thành dùng một lát để đến Mi Dương thành tham gia thi quận!"

Luyện đan sư ngũ phẩm?!

Úy Trì Khắc Thi lập tức giật mình.

Yêu cầu thông qua luyện đan sư ngũ phẩm là có thể ổn định luyện chế ra đan dược cực phẩm, dù đặt đan sư như thế ở đâu, cũng được coi là đại sư chân chính!

Hiện tại Cừ thành cũng chỉ có Tiết Như Diễm là luyện đan sư ngũ phẩm, mặc dù hắn ta chưa nhậm chức ở hoàng triều nhưng có địa vị rất quan trọng trong thành, dù Úy Trì Khắc Thi là thành chủ cũng cung kính có thêm, không dám đắc tội.

Dù sao, nếu Tiết Như Diễm không vui sẽ dọn đi chỗ khác bất cứ lúc nào, chắc chắn nơi đó sẽ nhiệt tình tiếp đón, dùng lễ để tiếp đón.

Đến lúc đó Cừ thành không có đan sư ngũ phẩm tọa trấn, mặc kệ là tác phong hay địa vị trong triều đình đều giảm xuống trên diện rộng.

Hiện tại lại xuất hiện một vị đan sư ngũ phẩm từ trên trời rơi xuống, còn là tán tu đến từ ngoại cảnh, chắc chắn đây là cơ hội của Cừ thành.

Mặc dù biết chưa chắc Cừ thành đã có điều kiện giữ hắn ở lại, nhưng không thử một chút sao biết được?

Lui một bước để nói, dù không giữ được, ít nhất bồi dưỡng được chút tình cảm cá nhân cũng tốt!

Nghĩ đến đây, Úy Trì Khắc Thi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, nói: "Bây giờ đang trong lúc đại điển luận đan, mọi việc đều chú trọng vào đan sư. Nếu đại sư cần dùng Truyền Tống Trận chắc chắn không có vấn đề."

"Ta sẽ đi phân phó."

"Thế nhưng, thân phận đại sư quý giá, để đề phòng bị đạo chích tính toán, phải kiểm tra Truyền Tống Trận một lượt mới có thể để hắn sử dụng cho an toàn."

"Vậy đi, chiều nay mời đại sư đến phủ thành chủ uống mấy ly, trò chuyện nghỉ ngơi. Đợi thuộc hạ kiểm tra xong Truyền Tống Trận, ta sẽ tự mình đưa đại sư đến Mi Dương thành thì thế nào?"

Trong lòng Thạch Vạn Lý rõ ràng, cái gọi là cần kiểm tra Truyền Tống Trận chỉ vì giữ Vương Cao đại sư ở lại tranh thủ thời gian lôi kéo tình cảm mà thôi.

Thế nhưng, đây là chuyện nằm trong dự đoán.

Cho dù là ai cũng không bỏ lỡ cơ hội làm quen với một vị đại sư luyện đan ngũ phẩm.

Sau khi để lại bái thiếp, Thạch Vạn Lý chắp tay cáo lui.

Úy Trì Khắc Thi cũng không còn tâm trạng tiếp tục xử trí công vụ, lập tức đứng dậy rời khỏi thư phòng đến hậu viện.

Hậu viện phủ thành chủ, trong một hoa viên phồn hoa như gấm, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng chùm lục lạc rủ xuống xung quanh đình nghỉ mát bát giác, phát ra tiếng kêu trong trẻo êm tai.

Trong đình, một vị phu nhân xinh đẹp tóc mây bồng bềnh, mày ngài răng trắng, đang cầm kim khâu chậm rãi thêu hoa văn tịnh đế liên hoa.

Lúc nàng nhìn quanh sóng mắt linh động, đôi mắt sáng ngời, khí tức cường đại rõ ràng là tu vi Kết Đan kỳ, dáng người thướt tha trông mềm mại yểu điệu, xinh đẹp như trăng rằm.

Một con Yêu Lang to như con nghé nằm sấp cạnh chân nàng, khí tức của con Yêu Lang này hơi kém hơn vị phu nhân xinh đẹp một chút là Trúc Cơ đỉnh phong, cả người nó đỏ hồng, cơn gió nhẹ thổi qua khiến lông tóc bay múa như hỏa diễm đang nhảy lên. Lúc hít thở, trong lỗ mũi mơ hồ bắn ra đốm lửa.

Thậm chí có mấy đốm lửa nhỏ bay vào miếng vải thêu trong tay vị phu nhân xinh đẹp.

Vị phu nhân xinh đẹp nhanh nhẹn dập tắt, không khỏi khẽ sẵng giọng: "Có phải gần đây ngươi lại lười biếng tu luyện rồi không? Ngay cả thần thông thiên phú tộc ta cũng không nắm được, đừng làm hỏng đồ thêu mà ta thêu mãi mới được một nửa!"

Yêu Lang lầm bầm hai câu, trở mình nằm nghiêng xuống mặt đất, nhàm chán vẫy đuôi: "Hiện tại không còn ở trong địa bàn của tứ đại Ma môn, hoàng triều đúng là danh môn chính đạo, chúng sinh bình đẳng, tộc ta không cần sống ngày tháng trốn đông trốn tây nữa, càng không cần luôn nơm nớp lo sợ những ma đầu kia tìm tới cửa coi chúng ta là vật liệu tu hành..."

"Cần gì phải liên tục rèn luyện tu vi thuật pháp?"

"A tỷ, không phải ngươi cũng thêu thùa, bếp núc mỗi ngày sao... Đã bao lâu rồi ngươi không tu luyện thần thông thiên phú tộc ta?"

Chương 662: Thành chủ phu nhân (2)

Vị phu nhân xinh đẹp nghe vậy cũng lộ ra vẻ buồn bực, chợt cười lắc đầu.

Đệ đệ lại nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian đó quá khó khăn...

Thế nhưng, hiện tại bọn họ đã đi tới Lưu Lam hoàng triều, còn lấy được thân phận ở lại vĩnh viễn, mình lại có trượng phu yêu thương, dù sao cũng không cần sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai như trước.

"Mặc dù thế, nhưng ngươi vẫn chưa thể hóa hình, cũng không phải việc tốt." Vị phu nhân xinh đẹp suy nghĩ một lát, nói, "Dù sao vẫn cần thân người mới có thể báo danh ở tiên khoa hoàng triều, chờ lần đại điển luận đan này kết thúc, ta lại xin cho ngươi một viên Hóa Hình Đan!"

Yêu Lang nghe vậy lập tức vui mừng, chỉ là lỗ tai run một cái, nó ngồi dậy rầu rĩ nói: "Tư chất của ta quá kém, đã dùng Hóa Hình Đan mấy lần vẫn chưa thể hóa hình thành công, cũng không biết lần này có thất bại hay không? Nếu là như vậy, có khi nào sau này tỷ phu cũng coi thường a tỷ không?"

"Đừng nghĩ lung tung, Khắc Thi không phải người như vậy." Vị phu nhân xinh đẹp giận nói một câu, lại khẽ than thở, "Nếu có thể có Hóa Hình Đan thượng phẩm thì tốt rồi, sở dĩ trước đó ngươi hóa hình thất bại cũng là vì phẩm chất những Hóa Hình Đan kia không tốt. Chỉ tiếc rất khó luyện chế Hóa Hình Đan, chúng ta lại chỉ là yêu thú bình thường, không có huyết mạch đỉnh phong gì đó, lại chưa từng kiến công lập nghiệp cho hoàng triều, dù có tỷ phu ngươi cũng chỉ có thể xin Hóa Hình Đan trung phẩm..."

Nghĩ đến đây, vị phu nhân xinh đẹp hơi nhíu mày.

Đại sư Tiết Như Diễm trong thành cũng có thể luyện chế ra Hóa Hình Đan thượng phẩm, nhưng hai năm qua Tiết Như Diễm vẫn bế quan luyện đan, không thấy ra ngoài.

Mấy tháng trước mới xuất quan một lần.

Nhưng vị đan sư này kiêu ngạo, dù là Úy Trì Khắc Thi cũng khó có thể mời được.

Hơn nữa, hiện tại đại điển luận đan đã bắt đầu, đối phương đang cố gắng tăng kỹ nghệ đan đạo của mình, lấy đâu ra thời gian đặc biệt luyện chế Hóa Hình Đan cho đệ đệ của nàng?

Yêu Lang cũng biết đạo lý này, đối với thân phận địa vị của bọn họ, Hóa Hình Đan thượng phẩm là chuyện không thể nào...

Nó không kìm nén được sự mất mát, lại nằm xuống.

Hai tỷ đệ im lặng một lát, một bóng dáng cao lớn chợt xuất hiện trong đình.

"Phu quân!" Đôi mắt vị phu nhân xinh đẹp lập tức sáng lên, đặt đồ thêu trong tay xuống đứng lên đón, đôi mắt sáng ngời đầy tình cảm.

Úy Trì Khắc Thi nhìn chằm chằm khuôn mặt thê tử, vẻ mặt uy nghi lập tức chuyển thành dịu dàng, mỉm cười nói: "Phu nhân, đợi lát nữa ngươi tự mình xuống bếp chuẩn bị một ít thịt rượu sở trường. Đêm nay ta sẽ tiếp đón một vị luyện đan sư ngũ phẩm!"

Vị phu nhân xinh đẹp khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói: "Cuối cùng Tiết Như Diễm đại sư đã chịu đến đây một lần rồi sao?"

"Không, không phải Tiết Như Diễm." Úy Trì Khắc Thi lắc đầu nói, "Là một vị luyện đan sư ngũ phẩm bên ngoài, hắn muốn mượn dùng Truyền Tống Trận trong thành, ta lấy lý do kiểm tra tu sửa Truyền Tống Trận để mời hắn đến dự tiệc đêm nay, ngày mai lại đi, xem thử có thể để hắn luyện chế một viên Hóa Hình Đan thượng phẩm cho tiểu đệ hay không."

Nghe vậy, Yêu Lang nằm rạp trên mặt đất lập tức tỉnh táo tinh thần, trở mình ngồi dậy, hai lỗ tai dựng thẳng tắp!

Vị phu nhân xinh đẹp vừa mừng vừa sợ, không ngừng gật đầu: "Được! Được! Ta đi ngay!"

Úy Trì Khắc Thi mỉm cười vỗ mu bàn tay của tay, nói tiếp: "Ta muốn mời thêm mấy vị khách, nếu không bữa tiệc rượu này không đủ long trọng, sẽ có vẻ chúng ta quá tùy ý, không đủ kính trọng vị đan sư này."

"Phu quân đi đi!" Vị phu nhân xinh đẹp lập tức nói, "Trong phủ có ta trông coi, chắc chắn sẽ không thất lễ với vị đại sư này."

Bên trong dinh thự yên tĩnh.

Căn nhà gỗ yên tĩnh đứng sừng sững giữa cây xanh thấp thoáng, theo yêu cầu của Bùi Lăng, xung quanh không có một ai.

Trong phòng tu luyện linh khí nồng đậm như sương.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống đang tu luyện cho ngài..."

Quả nhiên, vẫn là uỷ thác công pháp chính đạo an toàn hơn!

Không giống ma công, vừa cần đan dược vừa cần tinh huyết tu sĩ, thậm chí có đôi khi còn không buông tha cả thi thể!

Hiện tại 【 Tước Diễm Pháp 】 không có vấn đề ở phương diện này.

Ngay lúc tâm trạng của Bùi Lăng đang vui vẻ, chợt nghe: "Leng keng! Kiểm tra ra thiếu thịt yêu thú Hỏa hệ, kiểm tra thiếu yêu đan yêu thú Hỏa hệ..."

"Leng keng! Hệ thống đang tìm thịt yêu thú Hỏa hệ, yêu đan yêu thú Hỏa hệ..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí thịt yêu thú Hỏa hệ, yêu đan yêu thú Hỏa hệ..."

Hả?

Xảy ra chuyện gì?!

Bùi Lăng lập tức ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đã thấy mình trực tiếp đứng dậy, nhanh chân rời khỏi phòng tu luyện.

Hắn lập tức hoảng sợ, Lưu Lam hoàng triều chúng sinh bình đẳng, nếu mình chém giết yêu thú trên đường phố Cừ thành, nghĩ cũng biết sẽ có kết cục gì!

Đang nghĩ ngợi, thân thể hắn chạy tới trước cửa.

Chương 663: Vẫn là công pháp chính đạo tốt hơn…

Vừa mở cửa lớn phòng tu luyện lập tức phát động cơ quan, một cục đá bắn ra từ bên cạnh, đập về phía hắn.

Vù!

Ngay sau đó, hệ thống thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , Bùi Lăng hóa thành huyết quang lập tức tránh đi tảng đá bắn đến, thoáng cái đã xông ra cửa lớn!

Trong lòng Bùi Lăng nặng nề, loại cơ quan kém đến mức không chịu nổi này thật sự không có tác dụng với hệ thống!

Đáng tiếc lần trước hắn tu luyện ở phường thị Vạn Hủy hải đã bị đệ tử Tố Chân Thiên cắt ngang, sau đó vì quá vội vàng đã dùng Hàn Tủy Hỏa thiêu huỷ toàn bộ xiềng xích. Nếu không vừa nãy tu luyện, chắc chắn sẽ dùng xiềng xích trói mình lại, cứ thế sẽ đề phòng chuyện ngoài ý muốn như thế.

Hơn nữa, bây giờ càng tồi tệ hơn là, vì sử dụng độn pháp ma đạo, khí tức tràn ra ngoài khiến hiệu quả của 【 Huyết Vô Diện 】 biến mất, bây giờ hắn đã khôi phục vẻ ngoài và khí tức ban đầu!

...

Phủ thành chủ.

Phòng bếp nhỏ chuyên dụng của thành chủ phu nhân nằm trong một khu rừng trúc yên tĩnh.

Vị phu nhân xinh đẹp Nhan Cầm Lang nhìn một đám hạ nhân lục tục chuẩn bị kỹ càng đồ cần thiết, khẽ gật đầu vung ống tay áo xanh lên, phân phó: "Lấy nồi tới."

Chẳng mấy chốc, quản gia tự chỉ huy bốn tên nô bộc khỏe mạnh nâng một cái nồi lớn đường kính khoảng hơn trượng đi lên.

Toàn thân cái nồi này đen nhánh, mơ hồ lóe ra ánh sáng phù văn, rõ ràng là một đồ dùng nhà bếp cấp bậc pháp khí!

Nhan Cầm Lang tự bước lên trước đỡ lấy, đặt nó lên bếp nấu được đặc chế trong phòng bếp.

"Nước." Nàng lại phân phó, lần này mười mấy thị nữ mặc thải y vai gánh bình thủy tinh vội vàng tiến lên, rót nước linh tuyền vừa mua được từ trong đại tộc nào đó từ trong bình trên đầu vai vào trong nồi.

Phẩm chất loại nước này trong suốt sáng ngời, bên trong ẩn chứa linh khí, ngọt ngào trong veo, đương nhiên giá cả cũng không rẻ.

Trong thành có rất nhiều tu sĩ, chỉ khi lấy được linh trà thượng giai mới có thể cố ý phối hợp với loại linh tuyền này để pha trà.

Nhưng hiện tại lại bị Nhan Cầm Lang dùng để chế biến thức ăn.

Nàng lại sai người mang tới rất nhiều hương liệu, sau khi xào nấu chế biến trong một chiếc nồi pháp khí hơi nhỏ hơn ở bên cạnh, mới đổ vào trong nồi lớn.

Vốn những hương liệu này có mùi hương nồng đậm, sau khi được thành chủ phu nhân bào chế một lượt càng là hương thơm mười dặm, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn đám người vây xem.

Vốn phòng bếp khá rộng rãi, lập tức bị bao vây đến trong ngoài ba vòng, chật như nêm cối.

Tỷ đệ Nhan Cầm Lang đã sớm không thấy ngạc nhiên với tình cảm này, không hề có ý trách cứ rất nhiều thị vệ hạ nhân.

Mặc dù hai tỷ đệ là yêu tộc nhưng đều không giỏi tranh đấu.

Nhất là lúc Nhan Cầm Lang ở trong địa giới ma đạo đã đánh bậy đánh bạ yêu thích nghề bếp núc, hơn nữa còn rất có thiên phú.

Năm đó cả tộc di chuyển đến Lưu Lam hoàng triều, vừa đến một nghèo hai trắng, cũng dựa vào khả năng trù nghệ này để kiếm đường sống cho cả tộc.

Về sau, bởi vì lấy vẻ ngoài hiền lành của bản thân đã hấp dẫn được Úy Trì Khắc Thi thành chủ Cừ thành đến dùng cơm, cuối cùng kết làm vợ chồng, chính là một đoạn giai thoại mà tất cả người bản địa Cừ thành đều biết.

Chỉ là sau khi thành hôn, Nhan Cầm Lang không cần ngày ngày trời chưa sáng đã thức dậy xuống bếp kiếm sống nuôi cả tộc, lại khiến rất nhiều người tham ăn bóp cổ tay nhớ thương tài nghệ của nàng.

Đương nhiên, nếu phủ thành chủ cần chiêu đãi quý khách, Nhan Cầm Lang vẫn phá lệ tự mình xuống bếp.

Đêm nay, nhờ vào vị luyện đan sư ngũ phẩm kia, mọi người lại được thấy trù nghệ của Nhan Cầm Lang một lần nữa, thậm chí dựa theo lệ cũ còn có thể hưởng thụ một vài thức ăn thừa không thích hợp đưa đến trước mặt khách quý, tất nhiên trên dưới phủ thành chủ vừa nghe tin đã lập tức hành động.

"Mùi thơm này... Nguyên liệu nấu ăn còn chưa tới, ta đã đói bụng." Một thị vệ không cần trực ban sờ bụng mình, khẽ nói, "Thật hy vọng đêm nay khẩu vị của vị đan sư kia không tốt, cho chúng ta nhiều đồ thừa."

"Ngươi nghĩ gì thế? Dù khẩu vị không tốt, nhìn thấy tay nghề của phu nhân còn ngừng được sao?" Vừa nói xong đã bị bị đồng bạn vỗ vào đầu, "Đừng quên thành chủ chúng ta là con cháu thế gia, từ bé có món ngon mỹ vị gì chưa từng thấy, không phải cũng tâm phục khẩu phục với tay nghề của phu nhân, muốn ngừng mà không được?"

"Cũng đúng..." Thị vệ lập tức thất vọng.

"Đừng lo lắng, phu nhân mềm lòng, mặc dù đặc biệt xuống bếp vì khách quý, nhưng chúng ta chờ đợi ở đây, kiểu gì chút nữa phu nhân cũng chia cho chúng ta một chút." Đồng bạn an ủi, "Yên tâm đừng vội, phu nhân sẽ không để chúng ta chờ đợi không công."

Trong lúc xì xào bàn tán, mặt nước trong nồi lớn hiện ra từng cái bong bóng, rất nhiều hương liệu cuộn trào theo nước sôi.

Thấy cảnh này, Nhan Cầm Lang khẽ gật đầu, phân phó quản gia: "Đi vào trong lồng bắt một con Hắc Dực trư đến."

Hắc Dực trư là một trong số ít yêu thú có thể ăn được ở Lưu Lam hoàng triều.

Linh trí của chủng tộc yêu thú này cực thấp, cuối cùng cả đời đều không thể hóa hình, cũng hoàn toàn không biết tu luyện, không có chút trí tuệ nào, cộng thêm chất thịt tươi non ngon miệng, có mặt trong rất nhiều thực đơn của Yêu tộc có trí tuệ.

Chương 664: Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp không? (1)

Lưu Lam hoàng triều coi trọng chúng sinh bình đẳng, lúc đầu luật lệ này rất hà khắc, tất cả yêu thú đều nằm trong phạm vi bảo vệ.

Nhưng phàm nhân và tu sĩ thì cũng thôi, người trước có thể ăn thịt bình thường, người sau ăn hà uống lộ có thể ích cốc.

Nhưng rất nhiều loại yêu thú ăn thịt lại khổ không thể tả.

Dù sao cách tu luyện của yêu thú có rất nhiều điểm khác biệt với Nhân tộc, nhất là một vài yêu thú không rành thuật pháp, chỉ dựa vào truyền thừa huyết mạch. Cách mạnh lên của bọn chúng là ăn ăn ăn!

Tất nhiên loại tình huống này sống không bằng chết.

Thế là một vài Yêu tộc bị ép đến nóng nảy, làm ra rất nhiều vụ án lớn ăn vụng phàm nhân...

Lúc ấy việc này rất ồn ào, đã từng khiến triều đình rung chuyển, giữa Nhân tộc và dị tộc xuất hiện thế đối lập dữ dội. Về sau mấy đại thần Yêu tộc liên hợp dâng sổ thượng tấu, liệt kê ra một danh sách vài loại thú có thể dùng để ăn, sau khi hoàng triều liên tục cân nhắc đã thông qua, lúc này việc kia mới dần dịu đi.

Lúc này, quản gia nghe vậy vội vàng sai người đi làm.

"Để chúng ta đi!" Thấy thế, hai tên thị vệ vừa rồi không ngừng chủ động xin đi, "Phu nhân, chúng ta chắc chắn sẽ chọn một con Hắc Dực trư béo khỏe nhất!"

Cứ thế khách quý ăn không hết, bọn họ mới có thể ăn nhiều hơn!

Yêu Lang nghe vậy khẽ gật đầu, nó là đệ đệ của Nhan Cầm Lang, muốn ăn đồ ăn của tỷ tỷ có thể nhắc đến bất cứ lúc nào, cũng không cần thèm nhỏ nước dãi với tay nghề của Nhan Cầm Lang.

Thế nhưng, lúc này nó cũng rất hưng phấn.

Luyện đan sư ngũ phẩm ra tay, chắc chắn có thể luyện chế ra Hóa Hình Đan phẩm chất xuất chúng!

Hiện tại với hai tỷ đệ này, chuyện quan trọng nhất là hầu hạ tốt vị khách quý sắp đến nhà!

Thế là, nó nằm ở bên cạnh Nhan Cầm Lang nhìn tỷ tỷ không ngừng lấy ra rất nhiều linh thực cây cỏ, vừa quấy vừa bỏ vào bột...

Vào lúc này, một thiếu niên khí chất lạnh lùng, toàn thân quanh quẩn sát khí nhàn nhạt lạ lẫm đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đoàn người, sau đó không chút do dự đi theo con đường mà đám người để riêng ra tiện cho việc nâng Hắc Dực trư đi qua, nhanh chóng tới gần Nhan Cầm Lang!

Trong phủ thành chủ có rất nhiều người, lại thường xuyên qua lại, cho dù là quản sự chuyên quản lý mọi người cũng không thể bảo đảm có thể nhận biết mỗi người.

Bởi vì vào phủ đô phải trải qua việc thẩm tra từng tầng, phủ đệ lại mở đại trận quanh năm, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện người ngoài lừa dối đi vào bên trong.

Mặc dù bây giờ có rất nhiều người đều cảm thấy thiếu niên này lạ mặt nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Sức chú ý của bọn họ vẫn tập trung vào trù nghệ của thành chủ phu nhân, tùy ý liếc nhìn sang chỗ khác.

Bùi Lăng mặt không biểu cảm, không nói một lời đi xuyên qua đám người, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng!

Nơi này có nhiều người như vậy, đợi chút nữa hệ thống đưa tặng yêu thú Hỏa hệ ngay trước mặt mọi người, mình còn không có cả nơi để chạy trốn!

Hắn nhanh chóng suy nghĩ: "Nhưng nơi này có nhiều tu sĩ như vậy, chỉ cần hệ thống vừa ra tay tặng chắc chắn sẽ thất bại!"

"Như thế, dù bị bắt chỉ cần bồi thường nhiều linh thạch và thiên tài địa bảo hơn chút, nói chung tu sĩ chính đạo vẫn phân biệt rõ phải trái, chắc còn có hy vọng lừa dối qua ải."

"Vấn đề duy nhất là thân phận ma tu đã bị bại lộ... Nhưng Lưu Lam hoàng triều này có lòng chào đón nhân tài trong thiên hạ, ma tu cũng là nhân tài, cũng có thể cải tà quy chính mà!"

"Thái độ của ta tốt một chút, lại nhận lỗi sửa sai trước mặt mọi người, bồi thường nhiều một chút... Việc giữ mạng cũng không phải vấn đề!"

"Thật sự không được cứ nói mình đến đây vì đại điển luận đan, muốn dựa vào thuật luyện đan để bỏ gian tà theo chính nghĩa..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng cảm thấy hơi yên tâm hơn.

Về sau thấy mình đã xuyên qua đám người, cách đó không xa là một vị phu nhân xinh đẹp như trăng rằm, tóc đen má đào quần áo hoa lệ, đang dùng sợi vải buộc gọn tay áo, cầm trong tay cái xẻng lớn dùng hết sức khuấy cái nồi lớn.

Đối phương hoàn toàn không phát hiện Bùi Lăng tới gần, còn đang chuyên tâm quan sát tình huống đun nấu nguyên liệu trong nồi canh, vòng eo nàng mảnh mai, lúc cúi xuống tạo ra một đường cong uyển chuyển.

Một con Yêu Lang màu đỏ thẫm lớn khoảng con nghé ngồi xổm bên cạnh vị phu nhân xinh đẹp, cũng đang chuyên tâm nhìn chằm chằm nguyên liệu đang sôi trào trong nồi canh.

Một con yêu thú hóa hình đang làm đồ ăn?

Bùi Lăng đang nghĩ như vậy, chỉ thấy mình bước nhanh đến phía trước đột nhiên cúi người xuống, một phát bắt được mắt cá chân vị phu nhân xinh đẹp kia dùng sức nhấc lên, dễ dàng ném vị phu nhân xinh đẹp không hề có chút đề phòng nào vào trong nồi lớn!

Ngay sau đó, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Bùi Lăng một phát cầm lấy nắp nồi bên cạnh, đậy chặt cái nồi lớn lại!

"Leng keng! Hệ thống đang tặng thịt yêu thú Hỏa hệ và yêu đan Hỏa hệ, xin chờ một chút..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng bắt đầu đun nấu thành chủ phu nhân Cừ thành ngay trước mặt mọi người.

...

Chương 665: Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp không? (2)

Bách Công nha.

Trong phòng luyện đan nào đó không mở ra cho người ngoài, Tiết Như Diễm tóc tai bù xù, sắc mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt sáng ngời đang đầy mong đợi mở đan lô trước mặt ra.

Dưới đáy lò có chín viên đan dược đang yên tĩnh nằm, đan hương lượn lờ quanh quẩn.

Lấy kinh nghiệm của hắn ta, liếc mắt qua đã có thể phân biệt ra được, trong đó bốn có bốn viên thượng phẩm, năm viên cực phẩm, đều là Trúc Cơ Đan.

Đúng vậy, vừa rồi hắn ta tận mắt thấy Vương Cao khai lò luyện chế Trúc Cơ Đan cực phẩm ở trước mặt đã vô cùng xúc động.

Vì vậy còn không kịp chờ đến lúc trở về phủ đệ của mình, trực tiếp mượn một phòng luyện đan tốt nhất bên trong Bách Công nha để khai lò, hy vọng có thể bắt lấy cảm ứng từ nơi sâu xa kia, để thuật luyện đan của mình lên một bậc nữa.

"Năm viên..." Thấy cảnh này, Tiết Như Diễm hơi thất vọng.

Nhưng chợt tỉnh táo lại.

Đương nhiên kết quả hiện tại đúng là cách biệt một trời với việc Vương sư luyện một lò mười hai viên Trúc Cơ Đan, từng viên cực phẩm!

Nhưng cân nhắc đến thường ngày hắn ta khai lò, một lò đan dược chỉ có khoảng hai ba viên đan dược cực phẩm, lần này lại có thể ra được năm viên, rất hiển nhiên đã có tiến bộ rất lớn!

Có tiến bộ là tốt!

Đến tình trạng của hắn ta, mặc dù cũng có thể được gọi là đại sư, nhưng trong lòng Tiết Như Diễm hiểu rõ thiên phú của mình trên đan đạo đã tiêu hao bảy tám phần.

Dưới tình huống bình thường, rất có thể đời này hắn ta đã dừng bước ở đây, không có hy vọng đột phá luyện đan sư tứ phẩm!

Đây chắc chắn là một việc rất đau khổ với một vị luyện đan sư đang vào độ tráng niên.

Thậm chí, lúc trước hoàng triều từng có vị đại sư tương tự, vì tìm kiếm đột phá trên kỹ nghệ đã không tiếc rơi vào ma đạo.

Mặc dù Tiết Như Diễm còn chưa đến mức cực đoan như thế, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định.

Những năm gần đây, hắn ta liên tục bế quan nghiên cứu đan thuật, thậm chí mấy lần thành chủ Cừ thành đến mời đều không nhịn được từ chối, nhưng tiến cảnh vẫn yếu ớt, không, nói đúng ra là căn bản không có bất kỳ tiến bộ gì!

Sau khi thấy Vương sư luyện chế ra một lò Trúc Cơ Đan kia, vừa cẩn thận nhớ lại, trong chốc lát ngắn ngủi đã đẩy tỉ lệ thành đan cực phẩm tăng lên gần gấp đôi.

Nghĩ đến đây, Tiết Như Diễm lập tức cảm thấy kích động.

Có lẽ hắn ta có thể gửi gắm hy vọng tấn thăng luyện đan sư tứ phẩm vào Vương sư!

Nếu không phải biết mình và Vương sư mới chỉ gặp mặt một lần, hắn ta thật sự hận không thể lập tức đi tìm Bùi Lăng học hỏi.

Lấy lại bình tĩnh, Tiết Như Diễm tiện tay sắp xếp một lò đan dược, lại cất kỹ đan lô của mình mới quay người rời khỏi phòng luyện đan.

Hắn ta còn có một số cảm ngộ chưa hoàn toàn tiêu hóa, mặc dù Bách Công nha cho hắn ta đãi ngộ rất tốt, dù sao cũng không thuận tiện bằng phủ đệ của mình.

Lúc này tâm trạng của Tiết Như Diễm hơi bình tĩnh lại, quyết định trở về chỗ của mình lại cẩn thận trải nghiệm tâm đắc của Vương Cao đại sư.

Vừa đi ra ngoài, chỉ thấy một gã sai vặt trông coi, vừa gặp hắn ta đã vội vàng đi lên bẩm báo: "Tiết đại sư, Uý Trì thành chủ tới muốn mời ngài đến phủ thành chủ dự tiệc tối nay..."

"Không đi không đi!" Tiết Như Diễm không nhịn được cắt ngang, "Lão tử bận luyện đan, đâu có thời gian đi ăn tiệc gì đó!"

Hắn ta đã nghe thấy dự định của Úy Trì Khắc Thi, đơn giản chỉ muốn xin đan sư luyện chế một lò Hóa Hình Đan phẩm chất xuất sắc cho tiểu cữu tử chưa hóa hình.

Đây chỉ là việc tiện tay với Tiết Như Diễm mà thôi.

Thế nhưng, hắn ta không có ý định để ý tới Úy Trì Khắc Thi.

Đây không chỉ vì những năm gần đây Tiết Như Diễm chuyên tâm tăng cao thuật luyện đan của mình, không thèm để ý việc phàm tục, cũng vì Tiết Như Diễm không thích tỷ đệ Nhan Cầm Lang lắm.

Không phải vì đối phương là dị tộc.

Tiết Như Diễm là người lớn lên ở Lưu Lam hoàng triều, thuở nhỏ đã được dạy bảo lý lẽ chúng sinh bình đẳng.

Điều khiến hắn ta thấy phản cảm với hai tỷ đệ này, chủ yếu là vì đối phương đến từ địa giới ma đạo.

Đúng vậy, Tiết Như Diễm rất chán ghét ma đạo.

Hắn ta thấy, tất cả người hay dị tộc xuất thân ma đạo đều có đã có tội từ lúc ra đời.

Nhất là sau khi đám Yêu Lang Nhan Cầm Lang này nhập tịch Lưu Lam hoàng triều, cũng chưa từng có cống hiến gì cho hoàng triều, lại dựa vào Úy Trì Khắc Thi ngày ngày muốn đi cửa sau để hóa hình... Quả nhiên xuất thân ma đạo vẫn là xuất thân ma đạo, từ trong xương cốt đã có vấn đề, trong lòng đầy suy nghĩ bàng môn tà đạo!

Sở dĩ hai tỷ đệ kia dẫn theo tộc đàn di chuyển đến hoàng triều, đơn giản là vì thực lực yếu đuối, nếu là người thực lực cường hãn, chỉ sợ đã sớm hoành hành khắp nơi, hành động không khác gì đám người trong ma đạo kia!

Cho nên, Tiết Như Diễm còn chưa nghe nói xong đã lập tức từ chối.

"Thế nhưng..." Nếu là lúc trước, hắn ta đã nói như vậy, chắc chắn gã sai vặt sẽ quay về trả lời, nhưng lần này gã sai vặt không cúi đầu nhận lệnh mà tỏ vẻ khó xử, khẽ nói, "Hà Vô Phục thái y, đám đại sư trong Bách Công nha, còn có ba vị học sinh Ngọc Lân thư viện... Tất cả các vị đại sư cao quý ở địa phương đều đồng ý tối nay đến phủ thành chủ, cùng tiếp đón Vương Cao đại sư, cái này..."

Chương 666: Tắm nước nóng (1)

"Nói không đến là không đến!" Tiết Như Diễm tức giận, "Đám người Hà Vô Phục đều đi còn quan tâm lão tử cái... Chờ chút, Vương Cao đại sư?!"

Vốn hắn ta đã chuẩn bị vung tay áo bỏ đi, đột nhiên dừng chân vội vàng quay về, trầm giọng hỏi, "Vương Cao đại sư? Tối nay Úy Trì Khắc Thi muốn chiêu đãi Vương Cao đại sư?"

"Không sai." Gã sai vặt vội vàng gật đầu, "Bởi vì..."

"Bây giờ hắn ở đâu?" Tiết Như Diễm vội vàng ngắt lời, "Được rồi, người ngoài đưa thiếp mời đến Bách Công nha, trên cơ bản đều ở tiếp khách đường, ta sẽ đến ngay!"

Hắn ta rất quen thuộc với cách bố trí trong Bách Công nha, lúc này ba chân bốn cẳng chạy như bay, chỉ chốc lát sau đã chạy tới tiếp khách đường.

Quả nhiên, còn chưa đi vào đã nghe thấy đám người Hà Vô Phục cười nói với Úy Trì Khắc Thi.

Sau khi đi vào bên trong, chỉ thấy đám tai to mặt lớn trong thành đều có mặt, ngay cả ba tên học sinh Ngọc Lân thư viện cũng ngồi ở bên cạnh.

Mọi người thấy Tiết Như Diễm đến đây cũng không bất ngờ, lần lượt chào hỏi: "Tiết đại sư, nhanh mời ngồi! Chúng ta đang bàn bạc có nên thuyết phục vị Vương sư kia tham gia đại điển luận đan xong, lại về Cừ thành sinh sống hay không?"

Hả?

Sinh sống?

Nếu là lúc trước Tiết Như Diễm sẽ không quan tâm chuyện này, dù sao Cừ thành có thêm một vị luyện đan sư ngũ phẩm, mặc dù không ảnh hưởng đến địa vị của hắn ta, nhưng loại chiến tích này là công lao của Úy Trì Khắc Thi, có liên quan gì đến hắn ta?

Nhưng bây giờ hắn ta không chút chậm trễ gật đầu: "Vương sư đã tham gia kiểm tra ở Cừ thành ta, nếu sau này có thể định cư ở Cừ thành, đương nhiên là chuyện tốt!"

Nếu Vương Cao đại sư sinh sống ở Cừ thành, sau này hắn ta muốn thỉnh giáo, chẳng phải càng thuận tiện hơn sao?

Úy Trì Khắc Thi ngạc nhiên nhìn Tiết Như Diễm luôn vênh váo tự đắc với mình cũng gia nhập vào bày mưu tính kế. Hắn ta còn lo lắng Tiết đại sư sẽ từ chối việc này, không ngờ đối phương còn tích cực hơn hắn ta?

Trong lòng nghĩ vậy, Úy Trì Khắc Thi đang định mở miệng, lúc này lại có một tên thị vệ nghiêm nghị bước vào trong, đi đến bên cạnh hắn ta nghiêm nghị bẩm báo: "Thành chủ, trong phủ xảy ra chuyện!"

Phủ thành chủ.

Trong phòng bếp nhỏ có bóng trúc không ngừng đong đưa, mùi hương nồng nàn của hương liệu xào nấu không ngừng truyền ra.

Cả đám người từ trong ra ngoài đều trợn mắt hốc mồm!

Trong chốc lát, trong và ngoài phòng bếp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong cái nồi lớn hơn trượng không ngừng truyền ra tiếng canh sôi trào "ùng ục".

Tất cả mọi người sợ ngây người!

Bọn họ không tin nổi nhìn tình cảnh trước mắt.

Thành chủ phu nhân Nhan Cầm Lang lại bị một tu sĩ thiếu niên xa lạ đẩy vào trong nồi ngay trước mắt bao người trong phủ thành chủ!

Phanh phanh phanh!

"Thả... Ừng ực... Thả ta ra... Ừng ực... Thả ta ra ngoài!!" Vào lúc này, một tiếng đập năng nề vang lên từ trong nồi, theo tiếng Nhan Cầm Lang vừa bị sặc canh vừa gõ nắp nồi.

Lúc này Yêu Lang ngồi cạnh nồi mới đột nhiên tỉnh táo lại!

Từ sau khi đi vào Lưu Lam hoàng triều, cuộc sống an nhàn đã khiến tộc đàn nổi tiếng nhanh nhẹn trở nên vô cùng trì trệ.

Nếu là lúc sống trong địa bàn ma đạo, ngay chớp mắt có người tới ra tay với tỷ tỷ của nó, không, nếu là khi đó có bất kỳ sinh linh xa lạ nào tới gần, nó sẽ làm ra phản ứng ngay lập tức!

Rống!

Yêu Lang phát ra một tiếng gào thét tức giận, mở ra cái miệng lớn mọc đầy răng nhọn trắng bóc, hung hăng cắn về phía Bùi Lăng!

Lúc này Bùi Lăng đã tê cả da đầu, trong đầu trống rỗng nhưng thân thể hắn lại bị hệ thống điều khiển, lập tức thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , bàn tay ấn nắp nồi không nhúc nhích chút nào, lấy thân thể làm trung tâm nhanh chóng đổi vị trí khác ở bên cạnh cái nồi, thoải mái tránh thoát công kích của Yêu Lang.

Trong chớp mắt ngắn ngủi một này, huyết sắc sát khí quanh quẩn khắp cả người trào ra, cũng đủ để người xung quanh nhận ra thân phận của hắn!

"Ma tu!" Mấy thị vệ rối rít kêu lên.

Tất cả mọi người như vừa tỉnh từ trong mộng, ngay sau đó đều nổi giận!

Mặc dù mỗi khoá đại điển luận đan đều có tu sĩ ma đạo muốn phá hoại, nhưng ma tu trước mắt này chỉ là Trúc Cơ, dám một mình chui vào phủ thành chủ, cho thành chủ phu nhân vào nồi ngay trước mặt nhiều người như vậy!

Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài... Không, ở đây có nhiều người như vậy, nhiều người nhiều miệng, trên cơ bản không thể giữ bí mật, nếu không bắt giữ ma tu này sau đó xử trí theo luật, mặt mũi toàn bộ Cừ thành bọn họ phải đặt đi đâu?!

Ma đầu kia phải chết!!!

Đám người kích động, không đợi đám thị vệ rút binh khí xông lên, một bàn tay màu vàng óng hư ảo to lớn đột nhiên lướt qua đám người, nặng nề vỗ về phía Bùi Lăng!

Oanh!

Bùi Lăng lập tức bay ngược ra.

Hệ thống vẫn nhanh chóng offline như trước: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao…"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng không kịp đứng vững đã không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, sau đó không chút do dự lập tức lấy ra phù lục từ trong túi trữ vật.

Chương 667: Tắm nước nóng (2)

Đây là Bách Lý Độn Hình Phù, lúc trước hắn mới vào Trọng Minh tông đi lấy Hàn Tủy Hỏa, Trịnh Kinh Sơn đã đưa cho hắn làm át chủ bài giữ mạng!

Nhưng Bùi Lăng cũng không sử dụng trong nhiệm vụ đó.

Sau đó nhiều lần vào sinh ra tử, cũng chưa từng dùng đến tờ phù lục này.

Lại không ngờ vừa tiến vào địa giới chính đạo đã phải lấy nó ra.

Thân thể chưa rơi xuống đất, Bùi Lăng đã thôi động phù lục lập tức biến mất ngay tại chỗ!

Ầm!!

Ngay lúc bóng dáng hắn biến mất, một quyền ấn cực lớn xen lẫn hỏa diễm hung hăng đập vào chỗ hắn vừa đứng, lực đạo cực lớn khiến cả phòng bếp đều biến mất hơn phân nửa, thậm chí rừng trúc bên ngoài cũng bị liên lụy, trên mặt đất lộ ra chất đất lưu ly.

Nếu vừa rồi Bùi Lăng trốn chậm một chút, một quyền này đủ để giết hắn ngay tại chỗ!

Thấy ma tu đã bỏ chạy, hai tên đội trưởng đội thị vệ hạ xuống từ giữa không trung, lập tức mở nắp nồi ra.

Soạt.

Nhan Cầm Lang tóc mai tán loạn, quần áo ướt đẫm, trên đầu dính một miếng hoa tiêu, mấy miếng quế, trên vạt áo còn dính một vài miếng gừng loại gia vị, trên gò má vốn trắng nõn cũng là dính từng mảng dầu trơn màu đỏ, chật vật không chịu nổi bò dậy.

"Phu nhân thứ tội, chúng ta cứu giá chậm trễ..." Hai tên đội trưởng đội thị vệ vội vàng nửa quỳ xuống thỉnh tội, ánh mắt thấy quần áo trên người Nhan Cầm Lang ướt đẫm dán chặt da thịt, lộ rõ đường cong xinh đẹp, hai người không dám nhìn nhiều đều nhanh chóng cúi đầu.

"Xảy ra chuyện gì!" Nhan Cầm Lang vô cùng tức giận nhưng cũng rất khó hiểu, nàng đang rất nghiêm túc làm đồ ăn, không hiểu sao bị đẩy vào trong nồi, đến bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì?!

"Bẩm phu nhân, vừa rồi có ma tu xâm nhập trong phủ, đột nhiên ra tay với phu nhân..." Hai tên đội trưởng đội thị vệ vội vàng giải thích, "Nhưng phu nhân yên tâm, ma tu kia trúng một chưởng của ta, hiện tại không chết cũng bị lột da!"

"Hơn nữa, hắn trốn không thoát! Trong lúc diễn ra đại điển luận đan, tất cả thành trì sẽ dốc hết sức mở ra trận pháp, phù lục truyền tống không thể xuyên qua, chắc chắn lúc này hắn còn ở trong thành!"

Hai người đang nói, mấy tỳ nữ từ chạy đến cầm khăn sạch sẽ lau cho Nhan Cầm Lang.

Nhan Cầm Lang nghiêm nghị nói: "Không cần."

Quanh người phun trào yêu lực, khí tức nóng bỏng quanh quẩn, chẳng mấy chốc váy sam khô ráo, hương liệu dầu trơn dính trên người cũng bị thiêu đốt sạch sẽ.

Dù sao nàng cũng là yêu thú Hóa Hình kỳ, có tu vi Kết Đan.

Huyễn hóa hình người trông thì mảnh mai, nhưng vừa rồi bị ném vào trong nồi nấu một đoạn thời gian cũng không khác gì tắm nước nóng, có thể nói lông tóc không tổn hao gì.

Nhưng...

Nàng đường đường là thành chủ phu nhân Cừ thành, không phát hiện ma tu xâm nhập trong phủ thì thôi đi, còn bị tên ma tu này ném vào trong nồi nấu trước mặt mọi người!

Đây thật sự là điều vô cùng nhục nhã!

Nhất là người ra tay còn là tu sĩ ma đạo mà lúc trước nàng và đệ đệ chán ghét e ngại nhất!

"Ma tu kia bao tuổi? Tu vi gì?" Nhan Cầm Lang nghiêm nghị hỏi.

Một đội trưởng đội thị vệ vội nói: "Hồi phu nhân, khoảng hai mươi, tu vi là Trúc Cơ đỉnh phong."

Nhan Cầm Lang khẽ gật đầu, chợt thay đổi sắc mặt: Trúc Cơ đỉnh phong? Chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ?!

Mặc dù trong lúc diễn ra đại điển luận đan, gần như cao thủ trong phủ thành chủ đều được điều đến Bách Công nha tọa trấn tạm thời, nhưng hai tên đội trưởng đội thị vệ ở lại trong coi phủ thành chủ này đều là tu vi Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong!

Hai tên Kết Đan hậu kỳ ra tay, còn để đối phương trốn thoát?

"Trúc Cơ đỉnh phong trúng một chưởng của ngươi lại không chết?" Nhan Cầm Lang trầm giọng hỏi.

Tu sĩ có thể làm thị vệ ở phủ thành chủ, tất nhiên đều là người nổi bật trong số những người cùng cảnh.

Dù tu vi của nàng đã Kết Đan, trúng một chưởng của đội trưởng đội thị vệ này cũng phải chịu trọng thương!

Ma tu kia chỉ là Trúc Cơ, lại còn có thể chịu tổn thương mà chạy?

Đội trưởng đội thị vệ nghe vậy cũng hơi xấu hổ, giải thích: "Quanh người ma tu kia có huyết quang nồng đậm, khí tức ngang ngược, chắc chắn là đệ tử tứ đại Ma môn, căn cơ vững chắc, thậm chí có thể là người tinh nhuệ trong tứ đại Ma môn!"

"Phu nhân yên tâm, chúng ta đã phái người thông báo thành chủ trở về, trong lúc này vì đề phòng ma tu kia còn có đồng bạn, tiếp tục làm hại phu nhân, kính xin phu nhân rời nơi này đến mật thất."

"Không sai! Chịu sự giam cầm của đại trận, ma tu kia trốn không thoát. Hiện tại vẫn nên chờ thành chủ trở về, có thể truy nã ma tu kia toàn thành!"

Nghe đến đây, Nhan Cầm Lang cũng bình tĩnh lại, cuối cùng sự sợ hãi với ma tu vào trước đó đã biến mất rất nhiều, nàng lấy lại bình tĩnh khẽ gật đầu.

Hai tên đội trưởng đội thị vệ này xử lý gọn gàng, không cần nàng quan tâm.

Nhưng bây giờ nàng không thể rời đi như vậy!

Dù sao đêm nay còn phải mở tiệc tiếp đón một vị luyện đan sư ngũ phẩm!

Thế là, Nhan Cầm Lang nói: "Hai người các ngươi ở đây, có lẽ ma tu cũng không dám lỗ mãng. Bữa tiệc tối nay rất quan trọng, không thể trì hoãn."

Lập tức hất cằm về phía người hầu bên cạnh, "Mang nồi đi rửa một chút, sau đó đổi một siêu nước."

Chương 668: Ma tu làm ác có liên quan gì đến Vương Cao ta?

Trong một con ngõ hẻm gần tường thành phía đông Cự thành.

Không gian đột nhiên dao động, tiếng động truyền ra khiến mấy con chó hoang đi qua đi lại gần đó đều sợ hãi giải tán.

Trong chốc lát, một bóng người chậm rãi hiện ra.

Bùi Lăng vừa xuất hiện lập tức không khống chế nổi phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch.

Lần này hắn bị thương rất nặng!

Nhất định phải nhanh chóng trị liệu thương thế… Chờ chút! Sao nơi này vẫn còn trong thành?

Sau khi nhìn rõ xung quanh, nhất là tường thành cách đó không xa, vẻ mặt Bùi Lăng hơi thay đổi, sau khi thôi động Bách Lý Độn Hình Phù, đáng ra có thể ngẫu nhiên trốn xa trăm dặm!

Với sự to lớn của thành trì Cừ thành, dù sao cũng khó có thể xuất hiện ở trong thành.

Về phần đi nhầm vào những thành trì khác…

Theo lời giới thiệu của Thạch Vạn Lý lúc đến đây, trong vòng mấy trăm dặm xung quanh Cừ thành không có những thành trì khác.

Nơi này vẫn ở bên trong Cừ thành!

Không có gì bất ngờ xảy ra, Cừ thành đã mở ra đại trận hộ thành, Bách Lý Độn Hình Phù đã bị trận pháp cản lại!

Tình huống khẩn cấp, Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ quá nhiều vung tay đánh ra một đạo Hàn Tủy Hỏa, đốt sạch sẽ số máu tươi vừa phun ra, sau đó lấy ra đan dược trị thương và vài gốc thiên tài địa bảo để nuốt vào, nhanh chóng vận chuyển công pháp hòa tan dược lực.

Bây giờ trong tay hắn có nhiều tài nguyên, những đan dược và thiên tài địa bảo này đều là Lệ Liệp Nguyệt đặc biệt chuẩn bị cho hắn, có phẩm chất cực cao, vì vậy sau khi ăn vào thương thế nhanh chóng dịu đi, khuôn mặt vốn trắng bệch cũng hiện ra màu hồng phơn phớt.

Cuối cùng thở phào một hơi, Bùi Lăng không dám ở lại đây quá lâu, xung quanh không có người nào lại vội vàng thôi động 【 Huyết Vô Diện 】 , sau khi tùy ý biến thành một người sống lại lấy ra một bộ áo bào chưa từng mặc ở trong túi trữ vật để thay, áo bào trước đó cũng bị đốt sạch ngay tại chỗ.

Vội vàng cải trang xong, hắn lập tức rời khỏi ngõ nhỏ, đi nhanh mấy bước hòa vào đám đông đang đi lại trên con đường.

Đi theo đám người một quãng không thấy tu sĩ đuổi theo, Bùi Lăng hơi thả lỏng, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh: “Xem ra tạm thời bọn họ không tìm được ta.”

“Bây giờ ta đến cửa thành, có lẽ còn có cơ hội lừa dối qua ải…”

“Nhưng mấy trăm dặm xung quanh Cừ thành đều không có những thành trì khác, hơn nữa Lưu Lam hoàng triều đang tổ chức đại điển luận đan, gần như khách đến thăm đều vì buổi lễ long trọng này.”

“Những ngày qua vô số tu sĩ xuống pháp chu từ Khúc Châu cảng, chuyện đầu tiên là vào Cừ thành nghỉ ngơi, sau đó sẽ tập trung ở đế đô theo sự tiến triển của đại điển.”

“Nếu bây giờ ta tùy tiện rời đi, tương đương với việc tự để lộ bản thân!”

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức dừng bước chân muốn rời khỏi Cừ thành ngay lập tức, “Vậy kế hoạch bây giờ là tiếp tục ở lại trong thành.”

“Người trong phủ thành chủ không phải kẻ ngu.”

“Bách Lý Độn Hình Phù bị trận pháp Cừ thành cản lại, chắc chắn bọn họ sẽ điều tra toàn thành…”

“Thân phận của ta rất đáng nghi, một khi gặp kiểm tra, dù lúc đầu đối phương không nghi ngờ ta thì ta cũng khó lừa dối qua ải.”

“Đặc biệt một khi bọn họ kiểm tra túi trữ vật giống người Tố Chấn Thiên, trong túi trữ vật của ta còn có thi thể của đệ tử Tố Chân Thiên…”

Bùi Lăng không nhịn được cau mày, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tỉnh táo lại, “Cũng may lúc hệ thống đưa tặng đã sử dụng 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , ta đã để lộ khuôn mặt thật trước mặt tất cả mọi người trong phủ thành chủ.”

“Thân phận Vương Cao này chưa bị vạch trần.”

“Đây là vị đan sư tán tu được Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu – Thạch Vạn Lý tự mình hộ tống từ pháp chu trên Vạn Hủy hải đến hoàng triều, còn vừa lấy được chứng nhận luyện đan sư ngũ phẩm của hoàng triều… Phủ thành chủ không có chứng cứ xác thực, dù trong lòng còn có nghi ngờ cũng không thể yêu cầu tu sĩ có thân phận như vậy mở túi trữ vật, dù thế nào cũng phải kiểm tra!”

Nhận ra điều đó, Bùi Lăng lập tức chuyển hướng quay về dinh thự của Thạch Vạn Lý.

Trên đường đi, mỗi khi đến chỗ yên lặng không người hắn đều đổi lại vẻ ngoài và cách ăn mặc, lặp đi lặp lại xác nhận có người bám đuôi không, sau mấy lần cuối cùng đã quay về trong nhà Thạch Vạn Lý.

Giống như lúc rời đi, Bùi Lăng không đi cửa chính mà trực tiếp leo tường.

Ngày đầu tiên hắn vào đây ở, Thạch Vạn Lý đã dùng trận pháp ghi chép lại dao động khí tức của hắn, vì vậy việc ra vào không hề chịu ảnh hưởng của trận pháp.

Trong lòng nóng như lửa đốt quay về gần phòng tu luyện, sau khi quan sát một lượt xác định xung quanh không có ai, Bùi Lăng lập tức lách mình đi vào, đóng cửa lại mới thở phào một hơi!

Gánh nặng trong lòng đã rơi xuống, hắn ho khan một trận, khóe môi mơ hồ vết máu.

Bùi Lăng vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo để sử dụng, liên tục ăn vào đến khi thân thể thật sự không thể hấp thu được nữa, mới nói ở trong lòng: “Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa ủy thác 【 Phần Dạ Thiên 】 .”

“Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!”

Chương 669: Lệnh truy nã (1)

“Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ...”

Hệ thống nhanh chóng online điều khiển thân thể của hắn bắt đầu tu luyện.

Ủy thác 【 Phần Dạ Thiên 】 đã là việc xe nhẹ đường quen, Bùi Lăng chuẩn bị đầy đủ, lần này hệ thống không giở trò gì nữa.

Bùi Lăng thấy thế mới thầm thở phào, đột nhiên nhận ra một vấn đề!

Vừa nãy hắn rời đi lâu như vậy, sau khi trở về chỉ quan sát bên ngoài một lượt, lại quên kiểm tra từng có người đến phòng tu luyện hay không!

Cùng với việc lúc này có người âm thầm theo dõi phòng tu luyện hay không!

Không!

Hắn không chỉ quên chuyện này, vừa rồi ủy thác 【 Tước Diễm pháp 】 , rõ ràng có thể ăn rất nhiều thiên tài địa bảo từ trước như lúc tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Như thế hệ thống chỉ lo luyện hóa dược lực thiên tài địa bảo trong cơ thể, sẽ không đi gây chuyện.

Đúng vậy, nếu không cẩn thận nhớ lại, ngay cả hắn cũng không cảm giác được trong khoảng thời gian này hắn càng ngày càng dễ quên, hoặc phải nói hắn càng ngày càng sơ ý!

Trong lòng Bùi Lăng hơi nghiêm nghị: “Phải nhanh chóng Kết Đan!”

“Nếu không, tác dụng phụ của ‘Pháp’ sẽ càng lúc càng lớn!”

“Nếu hôm nào đó quên mất hệ thống sẽ tặng miễn phí…”

“Vậy trực tiếp xong đời!”

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng quyết định chờ tham gia thi quận xong, sau khi lấy được thuật pháp chính đạo sẽ lập tức tìm một chỗ trốn!

Tăng tu vi đến Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, học xong tất cả công pháp, thuật pháp chính đạo, xong đó khiêm tốn ở lại Lưu Lam hoàng triều một thời gian, chờ đến khi tâm cảnh viên mãn lập tức Kết Đan!

Thời gian chậm rãi trôi qua, theo việc ủy thác 【 Phần Dạ Thiên 】 , số đan dược và thiên tài địa bảo mà Bùi Lăng ăn vào trước đó bị luyện hóa toàn bộ, vết thương của hắn cũng nhanh chóng khôi phục.

Một lúc lâu sau, bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: “Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao…"

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thở ra một hơi, sau đó lập tức đứng dậy kiểm tra từng tấc một trong phòng tu luyện.

Sau một nén nhang, cuối cùng hắn có thể xác định trong khoảng thời gian mình rời khỏi phòng tu luyện, thật sự không có ai đi vào.

Rất tốt, xem ra Lưu Lam hoàng triều đúng là danh môn chính đạo, cho dù người trong Thiền Lâu chuyên nắm giữ tình báo cũng không mất vẻ quang minh lỗi lạc, nói tiếp đón khách quý đúng là tiếp đón khách quý, chứ không phải đặt người ở dưới mí mắt để tiện điều tra tình hình…

Tảng đá lớn trong lòng Bùi Lăng rơi xuống, sửa sang lại áo bào rời khỏi phòng tu luyện.

Vừa mở cửa đã thấy Thạch Vạn Lý đứng cách đó không xa.

Thấy Thạch Vạn Lý, Bùi Lăng đang muốn chào hỏi nhưng hắn lập tức phát hiện, lúc này vẻ mặt Thạch Vạn Lý cực kỳ không thích hợp!

Trông như đối phương chỉ tùy ý đứng ở đằng kia, nhưng lúc ánh mắt nhìn quanh lại đầy vẻ đề phòng, dường như đang cảnh giác cái gì đó.

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng hơi nặng nề, chẳng lẽ thân phận này của mình đã bại lộ?

"Vương đại sư!" Thấy Bùi Lăng đi ra, Thạch Vạn Lý lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, vội vàng chào đón, "Uý Trì thành chủ đã đồng ý đặc biệt sắp xếp cho đại sư truyền tống đến Mi Dương thành. Chỉ là cân nhắc đến thân phận của đại sư quý giá, bây giờ trong lúc đại điển luận đan có không ít ma tu chui vào triều ta, ý đồ không tốt."

"Vì vấn đề an toàn, Uý Trì thành chủ cố ý sai người kiểm tra Truyền Tống Trận, tránh xảy ra chuyện không may."

"Hành động lần này lại trì hoãn một ngày hành trình của đại sư, thành chủ muốn bày tỏ sự áy náy, đặc biệt bày yến trong phủ, muốn mời đại sư đến đó để gặp mặt tạ lỗi."

Nói xong, không chờ Bùi Lăng trả lời, lập tức tay lấy ra một bức tranh đưa tới.

Bùi Lăng không hiểu ý nhận lấy xem xét, trong bức tranh là một tu sĩ thiếu niên khí chất lạnh lùng, đúng là khuôn mặt thật của hắn!

Phía trên bức tranh lại viết ba chữ to "Lệnh truy nã"!

Trong chớp mắt thấy rõ ràng tấm lệnh truy nã này, tay Bùi Lăng hơi run lên, suýt nữa vô thức thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 chạy trốn, cũng may hắn kịp thời phản ứng, lập tức bình tĩnh hỏi: "Thạch lâu chủ, đây là ai?"

Thạch Vạn Lý hơi tỏ ra giận dữ, nói: "Hừ! Đây là ma tu gan to bằng trời, việc ác bất tận!"

"Giữa ban ngày ban mặt cũng dám làm loạn ở phủ thành chủ!"

"Hành động lần này đã khiêu khích triều ta!"

"Bây giờ toàn bộ đại trận hộ thành Cừ thành đã được mở ra, cho phép vào không cho phép ra tất cả cửa thành."

"Uý Trì thành chủ đã lên tiếng, trong vòng ba ngày sẽ lấy đầu kẻ này!"

Nói đến chỗ này, giọng điệu hắn ta hơi chậm lại, ân cần nói, "Đại sư, tu sĩ ma đạo luôn ác độc tàn nhẫn, tên ma tu này chỉ là tu vi Trúc Cơ đã dám chui vào triều ta làm loạn, có thể thấy được cùng gian cực ác! Nhưng bây giờ đại sư đã tiến vào cảnh nội triều ta, sự an toàn của đại sư là trách nhiệm của chúng ta."

"Xin đại sư yên tâm, tại hạ nhất định theo sát bên cạnh đại sư, bảo vệ sự an toàn của đại sư..."

Chương 670: Lệnh truy nã (2)

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, vội ho một tiếng nói: "Thì ra là thế, làm phiền Thạch lâu chủ. Đúng, phủ thành chủ thiết yến, chẳng biết lúc nào xuất phát? Ta muốn đổi bộ y phục lại đến đó."

Thạch Vạn Lý vội nói: "Phủ thành chủ đợi đại sư đến bất cứ lúc nào, xin đại sư cứ tự nhiên!"

Đưa mắt nhìn Bùi Lăng rời đi, hắn ta không bỏ lỡ khoảnh khắc vẻ mặt Bùi Lăng mất tự nhiên, nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Dù sao vị đại sư này đến từ Vạn Hủy hải!

Mười năm trước Trọng Minh tông một trong bốn đại tông môn ma đạo vì ngoại môn thiên kiêu Hàn Tư Cổ, Giám Sát điện chủ đích thân tới Vạn Hủy hải hoành hành ngang ngược, có thể nói mọi người đều biết.

Nghĩ cũng biết, Vương Cao đại sư nhất định giận mà không dám nói gì với ma tu này, thậm chí đến nay trong lòng còn run rẩy giống tỷ đệ thành chủ phu nhân.

Nếu không sau khi đối phương nghe đến ma tu, dù cố hết sức che giấu vẫn thể hiện ra chút khác thường.

Loại tình huống này, để hắn biết việc ma tu xâm nhập phủ thành chủ lại hứa hẹn hoàng triều sẽ bảo vệ, hiển nhiên có thể gia tăng tỉ lệ sau khi vị đại sư này tham gia đại điển luận đan xong, sẽ ở lại dốc sức vì hoàng triều.

Đồng thời, càng có thể gia tăng thiện cảm của đối phương với mình!

Tiền đồ của mình đã ổn!

Vào lúc này, Bùi Lăng bị Thạch Vạn Lý coi là sự bảo đảm để mình thăng quan, sau khi vội vàng trở về khách viện đã kiểm tra xung quanh không có vấn đề, đổi sang áo bào của luyện đan sư ngũ phẩm.

Về sau, nhằm đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn lại lấy ra độc đan một lượt ăn vào mười viên độc đan có độc tính khác biệt, lại ăn vào số Ích Độc Đan tương ứng, đều lấy chân nguyên và đao ý bao bọc những đan dược này, không cho dược lực tan ra ở trong cơ thể mình.

Sau khi chuẩn bị xong một loạt, Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh mới đi ra ngoài.

...

Phủ thành chủ, chính đường.

Bởi vì vị khách chính chưa đến, đám người chưa dời bước đến phòng khách bày yến, nhưng lúc này trong chính đường rộng rãi đã ngồi đầy người.

Tỳ nữ mặc thải y đi qua đi lại bưng trà đổ nước, lại mang lên đủ loại trái cây bánh ngọt.

Thành chủ Úy Trì Khắc Thi ngồi ở chủ vị trên cao, hắn và rất nhiều tai to mặt lớn trong thành đã sớm đến đông đủ.

Ba tên học sinh Ngọc Lân thư viện gồm Cố Nam Huân, Tân Dư Hàn và Hạ Trúc Chí cũng ngồi ngay ngắn ở phía dưới.

Vốn với kinh nghiệm và tuổi tác của bọn họ, dù có xuất thân cao quý lại là học sinh Ngọc Lân thư viện, cũng không có tư cách có mặt trong trường hợp này.

Chỉ là tọa sư của Cố Nam Huân có địa vị vô cùng quan trọng trong đan đạo.

Cộng thêm Thạch Vạn Lý cũng là học sinh Ngọc Lân thư viện, là sư huynh của ba người. Vì vậy, Úy Trì Khắc Thi muốn có qua có lại với Thạch Vạn Lý, đáp trả việc hắn ta đã cho mình một cơ hội lôi kéo tình cảm với luyện đan sư ngũ phẩm, cố ý gửi thiếp mời cho bọn họ.

Thế nhưng, dù xuất hiện ở đây, ba người căn bản không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng tai lắng nghe rất nhiều tiền bối ba hoa khoác lác.

"Ma tu vô cùng hung ác, cực kỳ tàn ác, hoành hành ngang ngược ở hang ổ của hắn thì cũng thôi, lần này lại đến triều ta giương oai, lẽ nào lại như vậy!"

"Không sai! Những ma đạo tặc tử này nên giết!"

"Đại điển luận đan còn đang tuyển chọn, lại dám vào phủ thành chủ làm loạn, căn bản không kiêng nể gì cả!"

"Không cần suy nghĩ, chắc chắn ma đầu kia xuất thân từ Vô Thủy sơn trang, mặc dù tứ đại Ma môn đều không phải thứ tốt, nhưng Vô Thủy sơn trang lại là bên vui buồn thất thường nhất! Nghe nói trước đó không lâu, một vị đệ tử Tố Chân Thiên bị hại ở Vạn Hủy hải, cũng là Vô Thủy sơn trang ra tay."

"Hiện tại, Tố Chân Thiên đang tìm kiếm chứng cứ khắp nơi, chuẩn bị đòi lại công bằng cho đệ tử."

"Vô Thủy sơn trang... Hừ! Đệ tử Tố Chân Thiên gặp nạn ở Vạn Hủy hải, chỉ sợ chứng cứ đã bị phá hủy. Nhưng việc lần này xảy ra ở Cừ thành, có thể nói chứng cứ vô cùng xác thực. Triều ta cũng không phải dễ bắt nạt! Sau khi báo cáo việc này, chắc chắn bệ hạ và chư vị đại nhân sẽ đích thân ra mặt, đòi Vô Thủy sơn trang giải thích!"

"Đúng là nên như thế! Vô Thủy sơn trang có tiếng là đệ nhất tông môn ma đạo, không biết những năm gần đây đã làm bao nhiêu việc cực kỳ độc ác, cứ thế mãi ma đạo kiêu căng phách lối, càng không đặt chính đạo ta vào mắt, sẽ ảnh hưởng đến sự yên ổn của triều ta!"

"Nhất định phải cho bọn họ chút dạy dỗ!"

Lúc này, đám người cũng biết cảnh ngộ của thành chủ phu nhân, cả đám đều kích động.

Dù Tiết Như Diễm không ưu thích tỷ đệ Nhan Cầm Lang này, cũng cảm thấy vô cùng tức giận.

Dù nói thế nào Nhan Cầm Lang cũng là thành chủ phu nhân, suýt bị ma tu nấu trước mắt bao người, đây là khinh bỉ không coi hoàng triều ra gì!

Ma tu này phải chết!

Vào lúc này, Úy Trì Khắc Thi nghiêm nghị mở miệng: "Lần này đại điển luận đan, khó khăn lắm Cừ thành ta mới xuất hiện một vị luyện đan sư ngũ phẩm, chờ sau khi thu xếp tốt cho vị đại sư này, bổn thành chủ nhất định tự mình ra tay, truy nã ma tu!"

Chương 671: Thiếp thân gặp qua Vương Cao đại sư (1)

Nghe thành chủ nhắc đến luyện đan sư ngũ phẩm, mọi người lập tức tỉnh táo tinh thần.

Đêm nay mục đích chủ yếu của người đến đây tham gia yến tiệc là vì vị luyện đan sư ngũ phẩm mới này!

Loại đại sư đan đạo có thể ổn định luyện chế ra đan dược cực phẩm này, dù từng người trong số đám người đều có thân phận địa vị và quyền thế khá cao, nhưng không ai ngại nhân mạch của mình quá rộng, có thể kết giao thêm một vị đan sư ngũ phẩm, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Thế nhưng, ngoại trừ đám người Hà Vô Phục tận mắt thấy vị Vương Cao đại sư kia khai lò luyện đan, phần lớn khách tới đều rất xa lạ với cái tên Vương Cao này.

Đặc biệt khi nghe nói người này là tán tu xuất thân từ Vạn Hủy hải... Mặc dù không phải lúc trước không xuất hiện đan sư Vạn Hủy hải, nhưng luyện đan sư ngũ phẩm có kỹ nghệ như thế, lại không có chút danh tiếng nào, thật sự khiến lòng người lo lắng.

Những năm gần đây, bởi vì Lưu Lam hoàng triều thu nhận nhân tài khắp nơi, đãi ngộ sung túc, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện tán tu ngoại cảnh nghĩ trăm phương ngàn kế giở trò dối trá, lừa gạt ban thưởng phong phú của hoàng triều.

Cân nhắc đến điểm này, mặc dù biết đám người Úy Trì Khắc Thi và Hà Vô Phục sẽ không ăn nói lung tung một chuyện lớn như vậy, lúc này trong đám người vẫn có một tên lão giả áo lam suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi: "Tiết đại sư, luyện đan thuật của Vương Cao kia thật sự đạt đến tiêu chuẩn luyện đan sư ngũ phẩm sao?"

Hả?

Nghe vậy, Úy Trì Khắc Thi chưa mở miệng, Tiết Như Diễm đã nhướn mày, nói: "Tiêu chuẩn luyện đan sư ngũ phẩm? Tăng lão, ngươi cảm thấy thuật luyện đan của Tiết mỗ như thế nào?"

Lão giả áo lam Tăng lão kia nói: "Tiết đại sư nói đùa, ngươi được công nhận là luyện đan sư hàng đầu Cừ thành chúng ta, thuật luyện đan không cần nhiều lời."

"Tiết mỗ cũng không thể xác định rốt cuộc thuật luyện đan của Vương Cao đại sư kia cao bao nhiêu." Tiết Như Diễm thản nhiên nói, "Nhưng Tiết mỗ có thể chắc chắn một điểm là thuật luyện đan của hắn hơn xa Tiết mỗ!"

"Thậm chí, những năm gần đây vì thuật luyện đan của Tiết mỗ trì trệ không tiến, nhiều lần bế quan nghiên cứu không có kết quả, sau khi tận mắt nhìn thấy hắn luyện chế một lò Trúc Cơ Đan đã có chỗ xúc động."

"Ngay vào nửa ngày trước, ta đã mượn dùng đan phòng của Bách Công nha, tỉ lệ đan thành cực phẩm lập tức tăng lên gấp đôi!"

"Cái gì?" Tăng lão ngạc nhiên, những người còn lại bao gồm cả đám người Hà Vô Phục, Cố Nam Huân từng nhìn Bùi Lăng luyện chế Bồi Nguyên Đan, đều lần lượt tỏ ra hoảng sợ, "Kỹ nghệ của Vương Cao đại sư kia tinh thuần đến vậy sao?"

Tiết Như Diễm lặng lẽ nói: "Tiết mỗ có cần nói dối không?"

Hắn ta là đan sư ngũ phẩm sinh ra và lớn lên ở Lưu Lam hoàng triều, không có bất kỳ lý do gì lại giả vờ với một tán tu vừa đến từ Vạn Hủy hải.

Hơn nữa, Tiết Như Diễm nổi tiếng cậy tài khinh người, chắc chắn cũng khinh thường làm ra hành động như vậy.

Nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt đám người Tăng lão đều trở nên nghiêm túc.

Hình như trọng lượng của vị Vương Cao đại sư này còn nặng hơn cả bọn họ đã tưởng tượng!

"Thật ra chỗ lợi hại của Vương Cao đại sư không chỉ nằm ở thuật luyện đan." Hà Vô Phục vô cùng tôn sùng Vương Cao đại sư, chỉ ngại vì có Tiết Như Diễm ở đây sợ khen ngợi Vương Cao quá lợi hại, sẽ chọc Tiết Như Diễm không vui.

Nhưng Tiết Như Diễm đã tỏ ra tôn sùng Vương Cao, hắn ta cũng không nhịn được mở miệng, "Còn có đạo tâm của hắn kiên định, ta hiếm thấy được trên đời!"

"Trong lúc tuyển chọn, Vương Cao đại sư ghét bỏ cho thời gian quá nhiều, sau khi ra trận nghỉ ngơi thật lâu, nắm bắt sát giờ mới bắt đầu khai lò."

"Giữa chừng khai lò có đan sư tán tu kỹ nghệ quá kém, nổ lô ngay trước mặt mọi người, mảnh vỡ đan lô gần như sượt qua thân thể đại sư."

"Loại tình huống này, dù ai cũng vô thức hoảng hốt."

"Nhưng Vương Cao đại sư lại thờ ơ, sau khi hắn bắt đầu luyện đan, tâm tính trầm ổn chuyên tâm như bàn thạch, không hề thay đổi vì bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài!"

"Dù những đan sư được hoàng triều cung phụng kia, theo ta được biết không phải ai cũng có thể bình tĩnh như vậy."

"Tuổi tác Vương Cao đại sư còn trẻ, tu vi cũng chỉ là Trúc Cơ, đan thuật như thế, tâm cảnh như thế, người tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' trong lần đại điển luận đan này, chắc chắn sẽ có tên Vương sư!"

"Không sai!" Tiết Như Diễm gật đầu công nhận, "Đợi một thời gian, mỗi một hành động của Vương Cao đại sư đều sẽ thành một đoạn truyền kỳ! Dù Cừ thành ta không thể thuyết phục hắn ở lại, chỉ dựa vào việc bây giờ Vương Cao đại sư đang dừng chân ở đây, ngày khác cũng sẽ nổi tiếng thiên hạ."

"Mặc dù vị đại sư này tuổi nhỏ, lại là một vị thiên tài có một không hai chân chính!"

"Hắn kinh tài tuyệt diễm đúng là thiên tài khoáng thế!"

Nói đến chỗ này, hắn ta nhìn Cố Nam Huân, giọng điệu sâu xa nói, "Cố sư điệt, ta có quan hệ không tệ với tọa sư của ngươi, nhiều lần nghe hắn khen ngợi tư chất và sự cố gắng của ngươi trong thư. Nhưng người giỏi có người giỏi hơn, ngoài trời còn có trời cao hơn, thiên phú ngươi so với người thường còn được coi là tạm được. So với Vương Cao đại sư, đâu chỉ cách biệt một trời."

Chương 672: Thiếp thân gặp qua Vương Cao đại sư (2)

"Lần này thành chủ nâng đỡ để ngươi được có mặt trong bữa tiệc đêm nay, đừng có bỏ lỡ cơ hội tốt, đợi lát nữa nếu có cơ hội học hỏi Vương Cao đại sư nhiều hơn."

"Dù học được chút da lông của hắn, cũng đủ để ngươi hưởng thụ vô tận cả đời này!"

Lời này của Tiết Như Diễm rất không khách sáo, Cố Nam Huân vẫn được coi là đan sư thiên tài rất được cưng chiều ở Ngọc Lân thư viện, nghe hắn ta nói như vậy, nghiễm nhiên lại thành người không đáng nhắc tới.

Nhưng Cố Nam Huân không chỉ không phản cảm chút nào, ngược lại gật đầu thật mạnh.

Nàng tận mắt thấy Bùi Lăng luyện một lò ba mươi viên Bồi Nguyên Đan, từng viên cực phẩm, rất rung động với luyện đan thuật của vị Vương Cao đại sư này.

Dù không có Tiết Như Diễm chỉ dẫn, Cố Nam Huân cũng không bỏ qua cơ hội học hỏi này.

Ở phía trên, Úy Trì Khắc Thi nghe vậy, trong lòng hơi dao động.

Vốn tưởng loại luyện đan sư ngũ phẩm mới này, lại còn đến từ ngoại cảnh, chỉ mới vào tiêu chuẩn ngũ phẩm vẫn có sự chênh lệch khá lớn với loại luyện đan sư ngũ phẩm uy tín lâu năm lại xuất thân hoàng triều như Tiết Như Diễm.

Ai biết, lúc này nghe kỹ nghệ đối phương cực cao, ngay cả Tiết Như Diễm cũng mặc cảm?

Thậm chí cân nhắc tuổi tác của hắn, thành tựu ngày sau chắc chắn cao hơn Tiết Như Diễm!

Nghĩ đến đây, Úy Trì Khắc Thi lập tức truyền âm cho thê tử ở hậu đường: "Phu nhân, tăng gấp đôi những lễ vật đã chuẩn bị, nếu không chỉ sợ sẽ sơ suất với Vương Cao đại sư."

Hậu đường, Nhan Cầm Lang thầm vận tu vi, nghe rõ ràng cuộc nói chuyện ở đằng trước, lúc này nghe vậy không hoảng sợ mà còn vui mừng, lập tức truyền âm trả lời: "Phu quân yên tâm, ta tự mình đi chuẩn bị."

Nói xong nhìn Yêu Lang bên cạnh, vui vẻ nói, "Tiểu đệ, chỉ cần đêm nay Vương Cao đại sư kia chịu ra tay, chắc chắn ngươi có thể hóa hình thành công!"

Yêu Lang gật đầu thật mạnh, không kịp chờ đợi chạy tới khố phòng: "A tỷ, nhanh! Chúng ta lại đi chuẩn bị một phần hậu lễ cho Vương Cao đại sư!"

Vào lúc này, đám người trong chính đường trò chuyện một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng: Sao Vương Cao đại sư còn chưa tới?

Tăng lão luôn là người đa nghi, hiện tại không khỏi nhíu mày hỏi: "Ma tu đã dám can đảm trà trộn vào phủ thành chủ làm loạn, có thể cũng gây chuyện với Vương Cao đại sư không?"

Nghe vậy toàn bộ chính đường đều giật mình.

Úy Trì Khắc Thi lập tức đứng lên, trầm giọng nói: "Tăng lão lo lắng rất đúng! Kính xin các vị ngồi đây chờ, ta tự đi đón Vương Cao đại sư!"

Còn chưa nói hết câu, gian ngoài lại vang lên tiếng thị vệ thông báo: "Thạch lâu chủ hộ tống Vương Cao đại sư đến đây, đã đến cửa phủ!"

"Tốt tốt tốt!" Úy Trì Khắc Thi vui mừng, vội nói, "Mời! Không, mời phu nhân ra, cùng ta đến cổng nghênh đón Vương đại sư!"

Nghe vậy đám người rối rít nói: "Đan sư có kỹ nghệ như thế nên dùng lễ để tiếp đón, chúng ta cũng đi theo thành chủ."

Sau một lát, Úy Trì Khắc Thi dẫn đầu rất nhiều tai to mặt lớn trong Cừ thành, ra cửa phủ thành chủ nghênh đón Bùi Lăng.

Được Thạch Vạn Lý giới thiệu, đôi bên trò chuyện hành lễ.

Lúc giới thiệu đến Nhan Cầm Lang, thành chủ phu nhân đã thay quần áo, cố ý trang điểm lộng lẫy đến đây, không đợi Bùi Lăng mở miệng, đã uốn gối hành lễ trước, thái độ khiêm tốn nói: "Thiếp thân Nhan Cầm Lang gặp qua Vương Cao đại sư! Đại sư còn tuổi trẻ tài cao hơn tưởng tượng của thiếp thân, hôm nay thiếp thân mới biết như nào là có chí không do lớn tuổi."

Nói xong dịu dàng cười một tiếng vô cùng thân thiết.

Bùi Lăng nhìn người bị hại nửa ngày trước, vẻ mặt cứng đờ rồi khôi phục như thường, gượng cười hoàn lễ: "Phu nhân không cần đa lễ."

Đám người thấy thế chỉ nói vị đại sư này ngạc nhiên vì thành chủ phu nhân lại là Yêu tộc.

Tu sĩ ngoại cảnh hoàng triều mới tới hoàng triều, không quen với việc này cũng là chuyện thường.

Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không hề nhắc tới, sau khi khách sáo một chút liền vây quanh Bùi Lăng đến chính đường dâng trà.

Sau khi một đoàn người lại quay về chính đường, tất cả mọi người nhún nhường mời Bùi Lăng ngồi ở vị trí khách chính, tỳ nữ lại mang nước trà mới pha lên, Úy Trì Khắc Thi lo lắng hỏi: "Không biết trên đường đại sư đến đây có gặp khó khăn trắc trở gì không?"

Thấy Bùi Lăng lắc đầu, thành chủ xúc động nói: "Ma tu tâm tính bạo ngược, xưa nay không thể thấy triều ta an cư lạc nghiệp. Lần này mới tổ chức đại điển luận đan đã có ma tu ý đồ làm loạn, cũng may nhờ phúc bệ hạ che chở, chỉ hoảng sợ chứ không nguy hiểm."

"Vừa nãy chúng ta đang lo lắng đại sư đến đây có bị ma tu làm phiền hay không, đã biết đại sư không có chuyện gì, bổn thành chủ cũng yên lòng."

Thấy thế, Tăng lão và đám người thân quen với Úy Trì Khắc Thi vội vàng nói với Bùi Lăng: "Vương Cao đại sư, vừa nãy thành chủ đã định tự đi đón, hộ tống đại sư."

Bùi Lăng nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn.

"Ma đạo tặc tử luôn sợ thiên hạ không loạn." Thạch Vạn Lý nghe lời này, khẽ nhíu mày, nói, "Tặc tử như thế cũng không cần quan phủ thẩm tra, gặp một người giết một người, chắc chắn không hàm oan một ai!"

"Không sai."

Chương 673: Ma đầu đáng chém!

Những người khác cũng nghĩ đến Vương Cao đại sư đến từ Vạn Hủy hải, bọn họ đều rất rõ ràng mười năm trước Vạn Hủy hải đã gặp tình cảnh thê thảm chịu đựng dưới gót sắt của Trọng Minh tông.

Chắc hẳn, sở dĩ vị Vương Cao đại sư này vạn dặm xa xôi đến hoàng triều tham gia đại điển luận đan, cũng vì tránh né sự áp bức của Trọng Minh tông và đủ loại Ma môn.

Thế là mọi người rất ăn ý, bắt đầu lên án ma đạo, đặc biệt là Trọng Minh tông, "Trong tứ đại Ma môn, mặc dù Vô Thủy sơn trang bạo ngược thất thường nhất nhưng ba cái còn lại cũng truyền nọc độc đã lâu!"

"Trong đó Trọng Minh tông có vẻ tầm thường nhất trong tứ đại Ma môn, thật ra là người âm hiểm độc ác nhất."

"Đủ loại việc ác đều châm ngòi Vô Thủy sơn trang đi công kích trước, Thiên Sinh giáo ủng hộ theo sau, Luân Hồi tháp cũng thường xuyên bị lừa, duy chỉ có Trọng Minh tông không tổn hại một binh một tốt, ngồi hưởng chỗ tốt."

"Hắn không chỉ tàn bạo với bên ngoài, bên trong cũng là lòng dạ ác độc!"

"Thiết lập trăm phong ngoại môn, đệ tử hơn vạn, nói là rèn luyện thật ra như nuôi cổ."

"Lại dạy đan đạo, đúc khí, chế phù và đủ loại kỹ nghệ, đều lấy mạng người làm tài liệu, dân chúng dưới sự quản lý như sống trong nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả!"

"Còn có..."

"Cùng..."

"Thậm chí..."

"Cũng may bệ hạ thánh minh, sớm có ý chỉ, đệ tử tứ đại Ma môn dám vào hoàng triều một bước, bất kỳ tu sĩ gì đều có thể chém giết ngay tại chỗ, không cần thẩm tra xử lí!"

Nói đến chỗ này, mọi người lần lượt nhìn về phía Bùi Lăng, hý vọng hắn có thể cảm nhận được sự bảo vệ của hoàng triều với thiên tài đan sư Vạn Hủy hải bi thảm bị ma đạo chèn ép.

Bùi Lăng nghe vậy tê cả da đầu, nhưng thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể chính nghĩa nói: "Ma đạo hung hoành, Vạn Hủy hải ta cũng là người bị hại... Cùng may dưới sự quản lý của hoàng triều, quốc thái dân an, đúng là một chốn cực lại khiến người ta ao ước!"

Còn nói thêm, "Giữa ban ngày ban mặt ma tu dám mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ, thật sự không biết sống chết! Bây giờ trong thành có thành chủ và chư vị chủ trì tình hình, chắc hẳn ma đầu kia sẽ lập tức đền tội."

"Tại hạ chúc thành chủ và chư vị sớm ngày dẹp yên ma tu trong thành, trả lại cho Cừ thành một vùng trời tươi sáng!"

Sau khi tự mắng xong, Bùi Lăng yên lặng hỏi thăm liệt tổ liệt tông của hệ thống ở trong lòng.

Vào lúc này, có người phục vụ đứng bên cạnh bẩm báo, nói là phòng khách bày yến tiệc đã được chuẩn bị ổn thỏa.

Úy Trì Khắc Thi nghe vậy khẽ gật đầu, chợt khiêm tốn nói với Bùi Lăng: "Đại sư đến đây thật là vinh hạnh, chuyết kinh tự mình xuống bếp chuẩn bị một vài món ăn hàng ngày, mong đại sư đừng ghét bỏ."

Nhan Cầm Lang ngồi bên cạnh cũng cung kính nói: "Thiếp thân ngu dốt, tay nghề vụng về, nếu có chỗ sơ suất xin đại sư rộng lòng tha thứ."

"Không dám." Bùi Lăng vội nói, "Ta là người sơn dã, có tài đức gì lại được tiếp đón nồng hậu như thế?"

Trò chuyện hai câu, phu thê thành chủ mời mọi người ngồi vào vị trí phòng khách trước.

Phóng khách bày yến cách chính đường không xa, ven đường giăng đèn kết hoa sắc màu rực rỡ, có thể thấy phủ thành chủ thật sự tốn rất nhiều công sức và tâm tư vì bữa tiệc đêm nay.

Sau khi đến phòng khách, đương nhiên Bùi Lăng được ngồi trên chiếc ghế tôn quý nhất cách thành chủ gần nhất.

Đám người ngồi xuống theo thứ tự, Nhan Cầm Lang nhìn quản gia, đối phương vội vàng truyền âm cho người phục vụ gian ngoài, chẳng mấy chốc có một đội tỳ nữ váy gấm bưng mâm vàng bát ngọc nối đuôi nhau mà vào.

Trong đủ loại đồ dùng nhà bếp bảo khí tỏa ra ánh sáng lung linh bắn ra bốn phía, mùi hương đồ ăn quanh quẩn tràn ngập, chẳng mấy chốc khơi dậy sự thèm ăn của rất nhiều người.

Úy Trì Khắc Thi hơi thò người ra, tự mình giới thiệu món ngon mỹ vị căn bản không quen biết ở trước mặt cho Bùi Lăng: "Đĩa Trường Thụy Quả Đường Thố Hậu Nhật Ngư này là đồ ăn Vạn Hủy hải, chuyết kinh dung nhập cách chế biến của Cừ thành ta cũng có cảm giác khác, kính xin đại sư bình luận."

Bùi Lăng nếm thử một miếng, hắn vừa tới Vạn Hủy hải không bao lâu đã vội vàng chạy trốn, còn chưa từng nghe đến món ăn Trường Thụy Quả Đường Thố Hậu Nhật Ngư này, tất nhiên bây giờ không bình luận ra cái gì, chỉ gượng cười khen ngợi: "Tay nghề phu nhân cực tốt, hôm nay chúng ta đều có lộc ăn."

Sau đó, Úy Trì Khắc Thi lại giới thiệu một loạt thức ăn rượu cho hắn.

Trong đó có một nửa là món đặc sắc bản địa Cừ thành, một nửa là món đặc sắc Vạn Hủy hải, rất hiển nhiên phủ thành chủ chỉ sợ Vương Cao đại sư đường xa mà đến ăn không quen đồ ăn Cừ thành, nên đặc biệt sắp xếp như thế.

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng không nhịn được khẽ dao động.

Đối xử như thế, hình như có mưu đồ khác?

Hắn không thể làm rõ mục đích của phủ thành chủ, chỉ bình tĩnh phó.

Chẳng mấy chốc theo người ca múa xuất hiện, trong từng tiếng sáo trúc ăn uống linh đình, bầu không khí trong bữa tiệc càng náo nhiệt.

Sau ba lần rượu, tất cả mọi người cảm thấy gần gũi với nhau hơn nhiều.

Vào lúc này, Úy Trì Khắc Thi và thê tử nhìn nhau vội ho một tiếng, ra lệnh cho người phục vụ trình lên rất nhiều lễ vật đã sớm chuẩn bị xong.

Chương 674: Luyện chế Hóa Hình Đan (1)

"Đại sư đến Cừ thành là may mắn của Cừ thành, nhưng bổn thành chủ có chỗ sơ suất lại để đạo chích chui vào làm phiền đại sư, đặc biệt chuẩn bị một chút đặc sản địa phương coi như an ủi đại sư."

"Kính xin đại sư đừng ghét bỏ."

Bùi Lăng nhìn linh thạch màu sắc rạng rỡ trước mặt, thiên tài địa bảo tản ra hương thơm bốn phía, thầm nghĩ phần chính đã tới.

Sau khi hắn từ chối, thấy thành chủ thái độ kiên quyết liền nói thẳng: "Thành chủ quan tâm như vậy khiến tại hạ áy náy, nếu có chỗ cần nhờ, chỉ cần đủ khả năng tuyệt đối không từ chối!"

Nghe vậy, phu thê Úy Trì Khắc Thi đều thầm thở phào, Úy Trì Khắc Thi vừa cười vừa nói: "Đại sư, là thế này, chuyết kinh có một bào đệ tính tình đôn hậu, chăm chỉ hiếu học, muốn tham gia kiểm tra tiên khoa hoàng triều, chỉ là tiên khoa có luật mặc kệ là tộc gì đều cần lấy thân người ra trận."

"Nhưng bào đệ kia của chuyết kinh chưa hóa hình..."

"Cho nên muốn xin đại sư một viên Hóa Hình Đan, không biết đại sư có thể thành toàn?"

Mặc dù Nhan Cầm Lang ngồi bên cạnh chưa từng mở miệng, nhưng một đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Lăng, vẻ mặt căng thẳng như sợ hắn lắc đầu từ chối.

Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng hơi rung động, Hóa Hình Đan?

Vừa hay trong túi trữ vật của hắn có một viên Hóa Hình Đan trung phẩm.

Đây là một trong rất nhiều tài nguyên mà Ngọc Tuyết Chiếu lừa gạt từ Kim gia, lúc trước Bùi Lăng trả những vật khác về, nhưng lại lấy tài nguyên gấp đôi để thay thế viên Hóa Hình Đan này, mới giữ lại.

Hiện tại lấy ra coi như đền bù cho thành chủ phu nhân cũng không sao.

Chỉ là, lấy địa vị của Uý Trì thành chủ, nếu chỉ là Hóa Hình Đan trung phẩm, chắc chắn không cần tốn nhiều tâm tư như vậy ở trên người mình.

Chắc chắn là muốn để hắn tự luyện chế một lò!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nói: "Luyện đan là việc nhỏ, chỉ là tại hạ cũng không đan phương Hóa Hình Đan."

Úy Trì Khắc Thi thấy hắn đồng ý thoải mái như vậy, thầm thở phào, vội nói: "Đan phương không thành vấn đề, trong phủ thành chủ có đan phương Hóa Hình Đan!"

Nói xong đang muốn phân phó quản gia, Nhan Cầm Lang đã tự mình đứng lên: "Ta đi lấy cái này!"

Nàng xông ra ngoài như một cơn gió, trong giây lát đã mang tới một tấm đan phương, vừa tới gần Bùi Lăng đã nghe được bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Nhan Cầm Lang lại lấy ra cái túi một trữ vật, nói: "Vương sư, trong này đều là vật liệu Hóa Hình Đan, kính xin Vương sư kiểm tra."

Thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu, nàng lại lấy ra Truyền m Phù, hai tay nâng lên, cung kính nói, "Làm phiền Vương sư, đợi sau khi Vương sư luyện xong Hóa Hình Đan, kính xin phân phó một tiếng, thiếp thân lập tức đến lấy."

Theo Nhan Cầm Lang, Vương Cao đại sư này đến hoàng triều là vì tham gia đại điển luận đan.

Úy Trì Khắc Thi lấy lý do kiểm tra Truyền Tống Trận, cũng chỉ kéo dài một ngày.

Ngày mai đối phương sẽ đến Mi Dương thành để chuẩn bị thi quận.

Nhan Cầm Lang biết tỷ đệ nhà mình không đủ quan trọng, không thể để vị đại sư này ở lại phủ thành chủ nghiên cứu rõ ràng đan phương, sau đó luyện chế xong Hóa Hình Đan cần thiết mới rời đi.

Vào lúc này, bên tai Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Đã hoàn thành thu nhận sử dụng đan phương xa lạ ở ngoại giới, mời ký chủ đặt tên."

Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Gọi 【 luyện đan thuật Hóa Hình Đan 】 ."

Hắn đặt tên xong thầm nghĩ đã hoàn thành thu nhận sử dụng đan phương, cũng có sẵn vật liệu, vậy nên giải quyết việc này ngay tại chỗ thì tốt hơn.

Dù sao, hệ thống thiểu năng vừa nấu thành chủ phu nhân, mặc dù đối phương cũng không rõ ràng kẻ cầm đầu thật sự, nhưng đối với Bùi Lăng, vẫn nên đền bù mới có thể an tâm.

"Tốt! Vậy bây giờ ta sẽ khai lò, luyện chế một lò Hóa Hình Đan cho lệnh đệ." Bùi Lăng gật đầu nói, dù sao với hắn đây cũng chỉ là việc một câu ủy thác, không hề có hàm lượng kỹ thuật.

Nghe vậy, xung quanh đều ngạc nhiên!

Vừa lấy được đan phương Hóa Hình Đan chỉ nhìn lướt qua đã dám khai lò ngay tại chỗ?

Đám người vô thức nhìn về phía Tiết Như Diễm, chẳng lẽ luyện chế Hóa Hình Đan là chuyện rất đơn giản với luyện đan sư ngũ phẩm sao?

Rõ ràng Tiết Như Diễm hơi hoảng hốt rồi khôi phục như thường, nhưng trong lòng còn hoảng sợ hơn những người khác, hắn ta là luyện đan sư ngũ phẩm hiểu rất rõ năng lực của luyện đan sư ngũ phẩm!

Hóa Hình Đan là đan dược cấp độ Kết Đan, càng quan trọng hơn là loại đan dược này không phải để Nhân tộc sử dụng, mà cho Yêu tu sử dụng, độ khó khi luyện chế vượt xa đan dược Kết Đan kỳ bình thường!

Cho dù với luyện đan thuật hiện tại của hắn ta, cũng có khả năng luyện chế thất bại!

Nhưng đây là trong tình huống hắn ta hiểu rõ đan phương Hóa Hình Đan như lòng bàn tay, đã luyện chế rất nhiều lần!

Nếu vừa lấy được đan phương đã khai lò luyện đan như Vương Cao đại sư, e rằng hắn ta luyện chế mười lô cũng chưa chắc đã thành đan một lò!

Sau khi tận mắt thấy thuật luyện đan của Vương Cao đại sư luyện chế Trúc Cơ Đan cực phẩm ở trước mặt, Tiết Như Diễm đã sớm tâm phục khẩu phục tạo nghệ đan đạo của hắn.

Chương 675: Luyện chế Hóa Hình Đan (2)

Nhưng lúc này hắn ta không nhịn được khẽ nhíu mày.

Vương Cao đại sư này còn quá trẻ!

Mặc dù biết tuổi trẻ ngông cuồng là việc khó tránh khỏi, hơn nữa Vương Cao xuất thân từ Vạn Hủy hải, từng chịu đựng sự chèn ép của Trọng Minh tông nên nóng lòng dựa vào thuật luyện đan để đặt chân ở hoàng triều, muốn nhân cơ hội này một trận thành danh cũng là việc thường tình.

Nhưng Tiết Như Diễm vẫn cảm thấy không thích, dù sao ở trong mắt hắn ta, Vương Cao có kỹ nghệ như thế ở độ tuổi này, bản thân đã có tương lai không đo đếm được.

Hoàn toàn không cần vì danh tiếng nhất thời mà lỗ mãng mạo hiểm.

Luyện đan trong tình huống này, dù chỉ mong thành đan chứ không quan tâm phẩm chất, cũng gần như không có khả năng!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiết Như Diễm không khỏi nặng nề.

Vào lúc này đây, Bùi Lăng thấy ánh mắt mọi người nhìn mình hơi kỳ quái, nhanh chóng nhìn cái bóng ở trong ly rượu, cũng không phát hiện 【 Huyết Vô Diện 】 có sơ hở gì.

Không nghĩ ra nguyên nhân, hắn lập tức đứng dậy lấy đan lô ra, dù sao vừa rồi đã nói như vậy, nếu vẫn ngồi yên không động đậy sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Thấy Bùi Lăng đã lấy ra đan lô, thật sự muốn luyện đan ngay trước mặt mọi người, đám người xung quanh lập tức lấy lại tinh thần, rối rít vui mừng, ánh mắt tất cả những người trong bữa tiệc đều tập trung ở trên người hắn.

Bùi Lăng kiểm tra vật liệu trong túi trữ vật một lượt, phát hiện thành chủ phu nhân chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa có thể lo lắng đến việc hắn luyện đan thất bại, cũng có thể vì bày tỏ thành ý, đối phương chuẩn bị tròn mười phần vật liệu.

Hắn xác định không thiếu bất kỳ vật gì đang muốn bắt đầu uỷ thác, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn sang Tiết Như Diễm hỏi: "Tiết đại sư, xin hỏi bình thường luyện chế Hóa Hình Đan tốn bao nhiêu thời gian?"

Tiết Như Diễm nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nói rõ ràng: "Hóa Hình Đan rất khó luyện chế, với tiêu chuẩn của rất nhiều luyện đan sư ngũ phẩm, có lẽ lần đầu luyện chế cần mấy ngày."

"Dù sao gặp một loại đan dược xa lạ, cần chút thời gian tìm kiếm tinh luyện dược liệu của nó, nắm chắc độ lửa lúc dung hợp... Nếu đã luyện khá quen tay, vậy cần khoảng ba canh giờ."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhanh chóng tính toán một lượt, hắn không quan tâm nửa câu đầu của Tiết Như Diễm.

Hệ thống uỷ thác chắc chắn là phương pháp luyện chế thuần thục nhất.

Nếu biết khoảng ba canh giờ, vậy cũng dễ làm!

Thế là, hắn lập tức giải trừ một viên độc đan phong ấn trong cơ thể. Thời gian đến khi viên độc đan này phát tác vừa đúng ba canh giờ.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật Hóa Hình Đan 】 ."

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 luyện đan thuật Hóa Hình Đan 】 cần..."

"Leng keng! Kiểm tra ra..."

"Leng keng! Hệ thống đang tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên, hệ thống điều khiển cơ thể Bùi Lăng, gọi Hàn Tủy Hỏa nhóm lửa đan lô, bắt đầu luyện chế Hóa Hình Đan.

Đám người đang ca múa đã bị Nhan Cầm Lang đuổi xuống từ sớm, toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Cao.

Chỉ thấy trước đó Vương Cao đại sư còn khách sáo, vừa gọi ra linh hỏa đã như biến thành người khác.

Vững vàng, nội liễm, tỉnh táo, chuẩn xác... Trong sự cảm ứng của Úy Trì Khắc Thi và các tu sĩ cấp cao, Vương Cao như lập tức mất tất cả cảm xúc, mỗi một hành động của hắn đều kín kẽ như cầm thước đo, không hề dư thừa một chút nào, cũng không có chút do dự hoặc vội vàng bộp chộp nào.

Làm ấm lô, xử lý dược liệu, đưa lên, dung hợp đan dịch... Mỗi một bước của Bùi Lăng đều như trải qua ngàn vạn lần luyện tập và tính toán, đầy vẻ thành thạo điêu luyện ung dung không vội.

Ba tên học sinh Ngọc Lân thư viện lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, đôi mắt không nỡ chớp lấy một cái nhìn Vương Cao đại sư cách đó không xa.

Trong lần tuyển chọn trước đó, Vương Cao đã lấy thân phận một tán tu bình thường để dự thi, gần như toàn bộ quá trình không có chút thu hút nào.

Chờ bọn họ chú ý tới đối phương, một lò Bồi Nguyên Đan của đối phương đã đến bước cuối cùng, vì vậy bọn họ cũng không được nhìn quá nhiều luyện đan thuật thần hồ kỳ kỹ của vị đại sư này.

Lúc này đối phương lại luyện đan trước mặt mọi người, tất nhiên ba người Cố Nam Huân nhìn không dời mắt, không hề chớp mắt chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó!

"Thủ pháp luyện đan của Vương Cao đại sư thật trôi chảy!" Tân Dư Hàn truyền âm nói.

"Không chỉ trôi chảy! Các ngươi chú ý tới không? Hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mỗi một bước xử lý dược liệu và đưa lên, còn có kết nối đan hỏa đều vừa đúng!" Trong lòng Cố Nam Huân chấn động, trầm giọng truyền âm nhắc nhở.

"Lò luyện đan bát phẩm, linh hỏa bát phẩm..." Hạ Trúc Chí không nhịn được khẽ than thở, "Lò luyện đan và đan hỏa của Vương Cao đại sư không hề xứng với tạo nghệ đan đạo của hắn!"

Chương 676: Thế giới đại sư (1)

Cố Nam Huân khẽ nhíu mày: "Đừng mất tập trung! Nhìn kỹ!"

Loại cơ duyên này có thể gặp nhưng không thể cầu!

Lấy tiêu chuẩn luyện đan của Vương Cao đại sư, chắc chắn sẽ một phát lên trời trong lần đại điển luận đan này.

Đến lúc đó, dù lấy xuất thân của bọn họ, muốn quan sát đối phương khai lò luyện đan ở khoảng cách gần như bây giờ, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào.

Cho nên, nhất định phải trân trọng cơ hội lần này, có thể học được một cái là một cái!

Tuy nhiên, dù bọn họ nhìn không chợp mắt, nhưng thủ pháp luyện đan của Bùi Lăng thật sự quá nhanh, trình độ đôi bên chênh lệch quá xa, lúc đầu bọn họ còn có thể nhìn ra chút thành tựu, chẳng mấy chốc đã như lọt vào trong sương mù, chẳng được bao lâu, trong mắt ba người đều là mơ hồ... Đúng vậy, bọn họ đã xem không hiểu...

Thời gian chậm rãi trôi qua...

Bùi Lăng chịu sự điều khiển của hệ thống, khống chế Hàn Tủy Hỏa tiến hành công việc sau cùng.

Điều này khiến hắn giật cả mình!

Rõ ràng Tiết Như Diễm nói dù đã quen tay với Hóa Hình Đan cũng phải luyện chế ba canh giờ mới có thể thành đan, nhưng bây giờ đâu đến ba canh giờ?

Còn chưa qua cả nửa canh giờ!

Quả nhiên, theo ánh lửa màu xanh thẳm dần dập tắt đã hoàn thành luyện chế lò Hóa Hình Đan thứ nhất.

Trong ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm của mọi người, Bùi Lăng mặt không thay đổi mở nắp lò, lấy ra bốn viên đan dược lộng lẫy trơn bóng từ đáy lò.

Nó có màu sắc gần như giáng đỏ, toàn thân quanh quẩn một luồng mây mù màu ửng đỏ mỏng, bên trong mơ hồ có tiếng thú gầm chim hót truyền ra, mười hai đường vân màu xanh thẳm hiện ra mặt ngoài như xiềng xích, vẫn khóa chặt tất cả dược tính, không hề để chút đan hương nào tràn ra ngoài.

Sau khi thấy rõ tình cảnh này, con ngươi Nhan Cầm Lang đang ngồi bên cạnh Úy Trì Khắc Thi co rụt lại.

Đây chính là Hóa Hình Đan mà nàng và đệ đệ vẫn nhớ mong!

Hơn nữa bốn viên Hóa Hình Đan đều là cực phẩm!

"Tiểu đệ!!!" Nhan Cầm Lang quá vui mừng, lúc truyền âm cho Yêu Lang còn thể hiện rõ sự rung động, "Chắc chắn lần này ngươi có thể thành công hóa hình!"

Yêu Lang cũng vô cùng kích động, nó ngồi bật dậy từ dưới đất, từ khi sinh ra cái đuôi Lang tộc đã cụp xuống, nay lại vô thức nâng lên lắc về phía Bùi Lăng, gật đầu thật mạnh: "A tỷ, vị Vương Cao đại sư này thật lợi hại!"

Lúc này không chỉ có hai tỷ đệ hưng phấn, những người khác cũng cảm thấy vô cùng rung động.

Thuật luyện đan của vị Vương Cao đại sư này thật sự thần hồ kỳ kỹ!

Vừa cầm được đan phương đã khai lò ngay tại chỗ, hơn nữa còn lấy tu vi Trúc Cơ luyện chế Hóa Hình Đan cấp độ Kết Đan, không chỉ một lần thành công còn đan thành bốn viên, từng viên cực phẩm!

Trong chốc lát đám người lại cảm thấy nghèo từ, kinh tài tuyệt diễm như thế là điều bọn họ hiếm thấy trong đời, hiện tại đã không tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả tâm trạng của mình.

Tiết Như Diễm nghẹn họng nhìn trân trối.

Vừa nãy hắn ta còn tưởng rằng, lần đầu tiên Vương Cao luyện chế Hóa Hình Đan có thể thành đan đã là thiên tư tung hoành.

Ai có thể ngờ, đối phương lại trực tiếp đan thành cực phẩm!

"Luyện đan thuật của Vương Cao đại sư đã là tài năng xuất chúng?" Thấy tình cảnh này, Úy Trì Khắc Thi không nhịn được mở miệng, "Tận mắt thấy đại sư luyện đan, mỗi một hành động như nước chảy mây trôi tự nhiên mà thành, lại có một nhịp điệu huyền diệu khó giải thích hàm chứa trong đó."

"Chỉ có năm đó bổn thành chủ còn ở đế đô, mới có cảm giác như vậy từ chỗ mấy vị đan đạo do hoàng triều cung phụng."

"Đại sư còn trẻ như thế đã có cảnh giới này, về sau hẳn là nhân tài triều ta, cũng là tương lai của giới đan đạo này!"

Tâm trạng Tiết Như Diễm chấn động nặng nề gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai! trước đó Tiết mỗ được Hà thái y gửi gắm phụ trách kiểm tra Vương Cao đại sư, đúng là đã cảm giác được thuật luyện đan Vương Cao đại sư hình như còn cao hơn cả Tiết mỗ."

"Nhưng bây giờ mới hiểu được, Tiết mỗ vẫn quá ngông cuồng."

"Tiết mỗ căn bản theo không kịp tạo nghệ đan đạo của Vương Cao đại sư!"

"Những năm gần đây Tiết mỗ vẫn khoe khoang kỹ nghệ, hôm nay mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng."

"So sánh với loại thiên tài như Vương Cao đại sư, Tiết mỗ thật sự vụng về không chịu nổi..."

Hắn ta âm thầm quyết định, tiếp theo hắn ta phải có mặt quan sát mỗi một trận tuyển chọn đan đạo mà Vương Cao đại sư tham gia!

Việc này liên quan hệ đến đan đạo của mình tăng tiến, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này!

Thành chủ và Tiết Như Diễm còn như vậy, mặc kệ người khác có biết thuật luyện đan hay không, đều rối rít mở miệng khen ngợi.

Thế là trong phòng khách vang lên đủ loại lời khen với Bùi Lăng.

Tuổi trẻ tài cao, kinh tài tuyệt diễm, đan thuật vô song, rường cột nước nhà...

Nhưng đám người khen cả nửa ngày, Nhan Cầm Lang hai tỷ đệ chờ đến mức tròng mắt đã sắp đỏ lên, người phục vụ phụng mệnh đưa tạ lễ đã chờ ở bên ngoài thật lâu cũng không thấy Vương Cao giao Hóa Hình Đan cho bọn họ.

Thấy vẻ mặt Vương Cao thờ ơ, không thèm quan tâm đám người trực tiếp tùy ý ném Hóa Hình Đan vừa ra lò vào trong mâm bên cạnh, tiếp tục lấy ra một phần vật liệu Hóa Hình Đan, nhóm lửa đan lô, bắt đầu luyện lò thứ hai...

Chương 677: Thế giới đại sư (2)

Tất cả mọi người thấy cảnh này đều giật mình, trong chốc lát hơi không hiểu ra sao.

Đã luyện thành Hóa Hình Đan, tại sao đối phương muốn mở lò thứ hai?

Thấy thế, Úy Trì Khắc Thi vội nói: "Vương Cao đại sư, một viên Hóa Hình Đan cực phẩm là đủ rồi, đại sư không cần cực khổ nữa..."

Vương Cao mắt điếc tai ngơ, ánh mắt cũng không nhìn hắn ta lấy một cái, tiếp tục luyện đan.

Úy Trì Khắc Thi cũng không thấy bất mãn vì thái độ của vị đại sư này kiêu căng như thế.

Đại sư luyện đan, không, tất cả mọi người có tuyệt kỹ đều như thế.

Huống chi, Vương Cao đại sư này còn trẻ như vậy.

Tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu cao hơn cả Tiết Như Diễm đại sư, đúng là tiền đồ không đo đếm được!

Phủ thành chủ mời mọc vị luyện đan sư ngũ phẩm Tiết Như Diễm này đủ kiểu, còn chưa từng nói một câu tốt đẹp.

Chỉ là...

Rõ ràng Vương Cao đại sư đã hoàn thành luyện chế Hóa Hình Đan, nhưng vì sao còn muốn tiếp tục khai lò lãng phí thời gian?

Mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng luyện đan sư đã bắt đầu xử lý dược liệu, Úy Trì Khắc Thi cũng không tiện tiếp tục làm phiền đối phương.

Cùng lúc đó, những người khác đều ăn ý im lặng, lại chuyên tâm quan sát Vương Cao đại sư luyện đan.

Lại là nửa canh giờ sau, Vương Cao đại sư luyện thành lò Hóa Hình Đan thứ hai ở trước mắt bao người.

Lần này, vẫn là bốn viên đan dược, hơn nữa từng viên cực phẩm giống như vừa rồi!

Toàn bộ phòng khách lập tức tràn đầy tiếng hít khí lạnh.

Lò thứ nhất bốn viên Hóa Hình Đan cực phẩm còn có thể nói đối phương phát huy tốt, vận khí tốt, nhưng liên tục hai lô đều là bốn viên cực phẩm, đây chắc chắn là thực lực!

Vị Vương Cao đại sư này thật sự quá lợi hại!

Tròng mắt Tiết Như Diễm sắp trợn lồi ra, lần đầu tiên luyện chế Hóa Hình Đan đã là hai lô ra tám viên cực phẩm!

Từ nhỏ hắn ta đã được gọi là thần đồng đan đạo, trên quãng đường này không ít người gọi là thiên tài, những năm gần đây vào nam ra bắc, có thể nói đã gặp rất nhiều luyện đan sư cao giai của hoàng triều.

Nhưng chưa từng có vị đại sư nào có thể làm được điểm này!

"Vương Cao đại sư..." Úy Trì Khắc Thi thấy thế lập tức mở miệng, đang cân nhắc lý do nói lời cảm tạ và xin Hóa Hình Đan cực phẩm, đã thấy Vương Cao đại sư hành động giống hệt vừa rồi, sau khi lấy bốn viên Hóa Hình Đan cực phẩm ra ngoài ném vào trong mâm, lại mở lô xử lý dược liệu, bắt đầu luyện lò thứ ba...

Cái này... Vương Cao đại sư có ý gì?!

Đám người đang ngồi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Đúng vào lúc này, Cố Nam Huân Ngọc Lân thư viện khẽ nói ra suy đoán: "Hắn... Không hài lòng?"

Không hài lòng?

Đầu tiên đám người khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ quái.

Đúng vậy, chỉ có trong tình huống luyện đan đại sư không hài lòng với đan dược được luyện chế ra, mới có thể luyện một lò lại một lò!

Vấn đề là vừa rồi Tiết Như Diễm đã nói, rất khó luyện chế Hóa Hình Đan!

Cho dù là luyện đan sư ngũ phẩm cũng cần mấy ngày mới có thể thành đan.

Dù cho quen tay, có thể hoàn thành một lò trong vòng ba canh giờ nhưng đây chỉ là luyện chế ra đan dược, cũng không thể cam đoan phẩm chất.

Chứ đừng nói đến từng lô cực phẩm!

Vào lúc này, Vương Cao đại sư vừa lấy được đan phương, lần đầu luyện chế Hóa Hình Đan đã luyện chế ra bốn viên cực phẩm kinh diễm toàn trường!

Nhưng ở trong mắt đối phương, kết quả này lại là luyện quá kém, cho nên muốn khai lò một lần nữa?

Lúc này tất cả luyện đan sư đều hơi mơ hồ, đây là Hóa Hình Đan!

Không phải Bồi Nguyên Đan!

Đừng nói luyện ra cực phẩm, dù chỉ luyện ra trung phẩm cũng rất có tính khiêu chiến!

Nếu không, dù sao tỷ đệ Nhan Cầm Lang cũng là nội quyến đứng đầu một thành, sao mãi không lấy được một viên Hóa Hình Đan thượng phẩm chứ?

Cái này... Đây là thế giới của đại sư sao?

Mi Dương thành.

Toà thủ phủ Mi Dương quận này tiếp giáp Mi Thủy một trong những dòng sông nổi tiếng nhất Lưu Lam hoàng triều.

Nghe đồn trước khi xây thành trì, nơi đây là một vùng đầm lầy cây rong um tùm.

Bởi vì hoàng triều vừa ý vị trí nơi đây thuận tiện điều khiển Mi Dương quận, liền điều động tu sĩ cấp cao lấy đại pháp lực rút khô phần lớn nước đọng, dời núi lấp đất mới tạo thành toà quận thành nguy nga hùng tráng như bây giờ.

Thế nhưng để thuận tiện cho dân sinh sống, đến nay trong Mi Dương thành vẫn giữ lại rất nhiều sông nhỏ, dòng suối, hồ nước...

Ngước mắt nhìn ra xa, dòng nước cắt ngang dọc đường đi ngõ hẻm, trên đường người đông nghìn nghịt, trên mặt nước cũng phồn hoa náo nhiệt.

Lúc này, trước cửa một gian tiểu viện không hề nổi bật ở gần con suối.

Hai gốc cây liễu to lớn hai cánh tay người ôm hết cành lá rậm rạp, đang rủ xuống muôn vàn tơ lụa màu xanh biếc, thỉnh thoảng tung bay theo cơn gió nhẹ lướt qua nữ tu áo trắng trước cửa.

Nữ tu này khoảng hai mươi, làn da tuyết trắng, lông mày nhỏ dài, dùng một cái trâm bằng vàng để búi mái tóc đen ở sau gáy, cả người không có quá nhiều đồ trang sức, chỉ ở bên hông cài một cây sáo vàng điểm xuyết dải lụa nhiều màu, vẻ mặt nàng bình tĩnh, đưa tay đẩy ra cành liễu vướng víu để gõ cửa sân.

Chương 678: 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】

Nữ tu gõ không nhẹ không nặng, chỉ gõ hai cái liền ngừng, sau khi đợi khoảng thời gian mấy hơi thở lại tiếp tục gõ nhẹ ba cái, ngay sau đó gõ năm cái thật mạnh.

"Ai?" Lúc này, phía sau cánh cửa luôn yên tĩnh mới vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Đêm yên tĩnh trời xanh biếc, ánh sáng lơ lửng trên mây tím." Nữ tu thản nhiên nói, "Ta đến bái kiến Lôn Sơn tiền bối."

Đối phương im lặng không trả lời, nhưng cửa sân "răng rắc" một tiếng từ từ mở ra.

Nữ tu không hề chậm trễ bước vào bên trong, nhưng ngay lúc nàng vừa đi vào trong viện, hai cánh cửa sau lưng ầm vang đóng chặt, ngay sau đó tiểu viện bình thường ở trước mắt lập tức đen kịt một màu!

Trong bóng tối vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán...

Nhưng còn nhiều thay đổi hơn chưa kịp sinh ra, quanh người nữ tu đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường hãn, cứ thế làm vỡ nát huyễn cảnh này, chỉ nghe trên hành lang cách đó không xa có người kêu lên một tiếng đau đớn, người chậm rãi đi ra lại là một tu sĩ trung niên rất dễ nhìn.

Khóe môi hắn ta mơ hồ có vết máu, lại cứ thế nhịn trở về, nhìn nữ tu nói khẽ: "Đi theo ta."

Nói xong quay người đi vào chính đường.

Vẻ mặt nữ tu bình tĩnh đi theo sát ở phía sau.

Sau một lát, hai người lần lượt đi vào một gian mật thất ở lòng đất.

Mật thất này chiếm diện tích cực lớn, trên trần khảm nạm minh châu, xung quanh bố trí đủ loại trận pháp khiến nơi đây không hề có cảm giác ngột ngạt chật chội, cộng thêm cách trang trí cổ xưa tao nhã, ngược lại có chút hương vị cách biệt trần thế.

Một lão giả râu tóc bạc trắng mặt lại như hài nhi đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn ở trong mật thất.

Khí chất của hắn ta không màng danh lợi, thoạt nhìn chỉ giống một phàm nhân.

Nhưng thỉnh thoảng lóe lên dao động cường đại khiến người ta lập tức cảm thấy tim đập nhanh, gần như không thở nổi, tỏ rõ hắn ta có tu vi cực kỳ khủng bố.

"Ngươi xuất hiện ở đây, xem ra tộc ta vẫn thua Lệ thị trong lần tranh giành Thánh Nữ này." Lão giả thấy nữ tu đi vào bên trong cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ khe khẽ thở dài.

Nữ tu bình tĩnh bấm niệm pháp quyết, chẳng mấy chốc cây trâm dài vàng ròng trong tóc nàng hiện ra một vòng ánh sáng nhạt, cùng lúc đó quanh người nàng như mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng.

Không lâu sau lớp ngụy trang biến mất để lộ ra khuôn mặt thật.

Tán hoa xương người rủ xuống từng sợi tua rua, mái tóc mây được búi cao, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, trên bộ váy vốn màu tuyết trắng đột nhiên thiêu đốt từng đám hỏa diễm trông diễm lệ vô song, khí thế sắc bén, lại là Chu Diệu Ly chân truyền Trọng Minh tông!

"Vãn bối Chu Diệu Ly gặp qua Lôn Sơn tiền bối." Chu Diệu Ly thi lễ một cái.

Lão giả Tư Hồng Lôn Sơn khẽ gật đầu, lệnh cho tán tu trung niên kia lấy một cái bồ đoàn để Chu Diệu Ly ngồi xuống cách mình không xa, sau đó nói đến việc chính: "Trong tộc phái ngươi đến đây là chuẩn bị hành động sao?"

Chu Diệu Ly gật đầu một cái, chợt nói: "Trong tộc lệnh cho ta sau khi đến Mi Dương thành, tất cả đều nghe theo sắp xếp của tiền bối."

Tư Hồng Lôn Sơn không hề bất ngờ, chậm rãi nói: "Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm! Dù là tộc ta đã bố trí nhiều năm ở Lưu Lam hoàng triều nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn."

"Vốn dĩ, nếu ngươi thắng được tranh đấu Thánh Nữ, dù lần này như thế nào cũng không để ngươi đến mạo hiểm."

"Nhưng ngươi đã thua Lệ Liệp Nguyệt, việc này sẽ rơi xuống trên đầu ngươi."

"Hiện tại đây cũng là đường sống duy nhất của ngươi."

"Nếu không công lao của ngươi không đủ để thuyết phục phần lớn người trong tộc đồng ý đắc tội Thánh Nữ mới lên vì ngươi."

Chu Diệu Ly nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Tiền bối yên tâm, chắc chắn ta sẽ sống sót!"

Tư Hồng Lôn Sơn thấy tình hình này âm thầm gật đầu, Chu Diệu Ly này đúng là huyết mạch Tư Hồng thị, còn xuất sắc hơn cả dự đoán của hắn ta!

Nhưng chẳng mấy chốc lại nhíu mày: Dù tu vi, tâm tính của Chu Diệu Ly đều đã là sự lựa chọn tốt nhất trong số đệ tử thiên tài, xem hành động lời nói của nàng cũng không phải hạng người dễ sa sút, lại vẫn thua Lệ Liệp Nguyệt Cửu A Lệ thị?

Cạnh tranh vị trí Thánh Nữ thế hệ này kịch liệt vậy sao?

Nghĩ vậy, hắn ta suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Nhiệm vụ này nhất định phải tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'. Việc tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' lại có hạn chế tu vi."

"Cao nhất là Kết Đan đỉnh phong!"

"Ở điểm này, đúng lúc ngươi thỏa mãn điều kiện, đây cũng là nguyên nhân trong tộc điều động ngươi đến đây."

"Cho nên bước đầu tiên là nghĩ cách lấy một thân phận luyện đan sư trà trộn vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

Luyện đan sư?

Nghe đến đây, sắc mặt Chu Diệu Ly không thay đổi, chỉ nói: "Ta không biết luyện đan."

"Lão phu biết." Tư Hồng Lôn Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì về chuyện này.

Chu Diệu Ly từng được Phù Quang Tư Hồng thị bồi dưỡng như Thánh Nữ tương lai, có lẽ người ngoài còn không biết rõ nàng từng học thứ gì, am hiểu cái gì, nhưng Tư Hồng Lôn Sơn là tộc nhân Tư Hồng thị lại hiểu rất rõ.

Hắn ta lập tức nói, "Cho nên lão phu đã chuẩn bị một môn 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 , chỉ cần tìm luyện đan sư chân chính thôn phệ hồn phách của hắn, cướp đoạt mệnh cách của hắn là có thể kế thừa tất cả ký ức và kinh nghiệm luyện đan của tên luyện đan sư này."

Chương 679: Đại sư đúng là thánh nhân tái thế! (1)

"Mặc dù không đến mức trăm phần trăm phục chế kỹ nghệ luyện đan của hắn, nhưng cũng có thể giữ lại tiêu chuẩn bảy tám phần."

"Hơn nữa, mang theo mệnh cách, dù lúc tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' có Khâm Thiên Giám của Lưu Lam hoàng triều suy tính lai lịch thân phận đan sư trúng tuyển, cũng có được gốc rễ thật sự không dễ bị phá vỡ."

Nghe vậy, Chu Diệu Ly tiếp nhận ngọc giản, gật đầu: "Được."

"Nhớ kỹ!" Tư Hồng Lôn Sơn thấy thế lại nhắc nhở, "Không được động đến những luyện đan sư địa phương Lưu Lam hoàng triều. Loại đan sư này, từ nhỏ đến lớn đã lưu lại vô số ghi chép ở trong quan phủ, cũng có rất nhiều người thân bạn bè hiểu quá rõ hắn. Dù ngươi triển khai pháp thuật này cũng rất khó không lộ ra sơ hở trong từng tầng kiểm tra!"

"Hoặc là bị người thân bạn bè của hắn phát hiện điều không đúng, bẩm báo đến quan phủ."

"Dù sao mỗi lần bắt đầu đại điển luận đan, hoàng triều sẽ trắng trợn tạo ra đủ loại tội danh đổ lên đầu Thánh tông và các minh hữu."

"Đến mức trong thời gian này, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, người ở dưới sự quản lý của hoàng triều sẽ lập tức báo quan!"

Nhắc đến điểm này, lấy tu vi của hắn ta cũng không nhịn được lộ ra vẻ buồn bực, "Quan phủ cũng thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót... Đến lúc đó ngươi để lộ thân phận, không thoát được chỉ là việc nhỏ, làm hỏng sắp xếp trong tộc là chuyện lớn!"

"Cho nên tốt nhất chọn lựa những luyện đan sư tán tu bên ngoài hoàng triều lại lặn lội đường xa đến vì đại điển luận đan."

"Nhất là người đi một mình, không có bạn cũ thân thiết gì ở Lưu Lam hoàng triều."

"Mà thuật luyện đan lại đủ để tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Vậy mới không dễ bại lộ!"

Chu Diệu Ly lại gật đầu: "Hiểu rõ!"

Cừ thành.

Phủ thành chủ.

Mùi hương rượu ngon món ngon còn quanh quẩn trong sảnh, món ngon mỹ vị trước mặt chưa động đến chút nào đã sớm nguội lạnh.

Lúc này trù nghệ của Nhan Cầm Lang nổi tiếng trong Cừ thành đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn, lúc này tất cả mọi người đều dừng chén ném đũa, tập trung tinh thần quan sát Bùi Lăng luyện đan.

Vị Vương Cao đại sư này đã luyện đến lô thứ năm!

Toàn bộ bốn lô trước đều là Hóa Hình Đan cực phẩm, hơn nữa số lượng nhất trí đều là mỗi lô bốn viên.

Có thể thấy, Vương Cao đại sư liên tục luyện chế bốn lô nhưng vì không có tiến bộ, cho nên lúc này đang rất không hài lòng luyện lô thứ năm!

Trong lòng mọi người vô cùng khâm phục, nhưng lại không hiểu được cảnh giới của đại sư, chỉ có thể yên lặng quan sát ở bên cạnh.

Vào lúc này, da đầu Bùi Lăng run rẩy.

Cũng may thành chủ phu nhân cho vật liệu vô cùng sung túc!

Nếu không hiện tại không ai cắt ngang hắn luyện đan, một khi hệ thống mở ra tặng miễn phí, hắn sẽ xong con bê!

Chẳng mấy chốc, đã hoàn thành luyện chế lô Hóa Hình Đan thứ năm, vẫn là bốn viên, vẫn là cực phẩm.

Cảm nhận trong cơ thể còn thừa không nhiều chân nguyên, trong lòng Bùi Lăng cảm thấy nặng nề, dù sao Hóa Hình Đan cũng là đan dược cấp độ Kết Đan, luyện chế rất tiêu hao chân nguyên, tiếp theo lại luyện chế lô thứ sáu, chân nguyên của hắn sẽ hao hết toàn bộ!

Hiện tại, trong cơ thể hắn còn phong ấn chín viên độc đan và mười viên Ích Độc Đan.

Một khi chân nguyên sắp khô kiệt, chắc chắn hệ thống sẽ rút ra chân nguyên mà hắn dùng để phong ấn những độc đan và Ích Độc Đan này để luyện đan.

Đến lúc đó không có chân nguyên giam cầm, mười chín viên độc đan và Ích Độc Đan trong cơ thể hắn sẽ đồng thời bộc phát, trong tình huống dược tính va chạm, nếu 【 Huyết Vô Diện 】 không thể duy trì vậy coi như xong đời!

Hơn nữa, nhiều độc đan hỗn hợp lại cùng nhau như vậy, Ích Độc Đan có thể giải được hay không cũng là vấn đề!

Nghĩ vậy, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra chân nguyên ký chủ không đủ tiếp tục uỷ thác 【 luyện đan thuật Hóa Hình Đan 】 ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Bồi Nguyên Đan..."

"Leng keng! Hệ thống sẽ sử dụng Bồi Nguyên Đan cho ngài..."

Thế là, Bùi Lăng thấy mình lấy ra một nắm Bồi Nguyên Đan cực phẩm nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển chân nguyên luyện hóa.

Chẳng mấy chốc, dưới hành động hòa tan dược lực Bồi Nguyên Đan của hệ thống, chân nguyên trong cơ thể hắn nhanh chóng khôi phục.

Nhưng ngay lúc thân thể hắn chuẩn bị luyện chế lô Hóa Hình Đan thứ sáu, phần bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn.

Trước đó dược lực viên độc đan kia cũng bị hệ thống thúc giục dẫn đến phát tác sớm!

Hệ thống nhanh chóng đưa ra phản ứng: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao…"

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức tháo ra một viên Ích Độc Đan bị phong ấn, lấy chân nguyên thôi động dược lực, nhanh chóng khống chế kịch độc tràn ra trong cơ thể.

Trong lòng thầm hô một tiếng "nguy hiểm thật", hắn sửa sang áo bào, sau đó thu hồi lò luyện đan trước mặt mọi người.

Thấy Vương Cao đại sư luyện chế xong lô Hóa Hình Đan thứ năm, phu thê Úy Trì Khắc Thi không hề có ý hỏi thăm tiếp.

Chương 680: Đại sư đúng là thánh nhân tái thế! (2)

Dù sao bây giờ trong mắt mọi người, chắc chắn vị đại sư này phải tiếp tục luyện lô thứ sáu!

Nhưng lúc này thấy Vương Cao đại sư đột nhiên thu hồi lò luyện đan, đám người không nhịn được đều khẽ giật mình.

Vương Cao đại sư không luyện nữa?

Là vì đã khá hài lòng, hay trạng thái không tốt dự định về sau lại luyện?

Không!

Không thể nào là cái trước!

Vương Cao đại sư luyện chế lô thứ năm vẫn là bốn viên Hóa Hình Đan cực phẩm, chuyện này đã là việc vô cùng may mắn với bọn họ, đủ để bày tiệc ăn mừng đan đạo đột phá, nhưng trong mắt loại đại sư như Vương Cao đây chỉ là kết quả rất thất vọng!

Vừa rồi bọn họ đã lặng lẽ truyền âm hỏi qua Tiết Như Diễm đại sư, căn cứ suy đoán của Tiết Như Diễm đại sư, lúc Vương Cao đại sư luyện chế Trúc Cơ Đan, một lò luyện ra mười hai viên cực phẩm mới hài lòng.

Còn Hóa Hình Đan này, chỉ sợ số lượng ít nhất cũng phải đạt tới một nửa mới được.

Xem ra trạng thái không tốt...

Ừ, năm lô luyện ra hai mươi viên Hóa Hình Đan cực phẩm là vì trạng thái không tốt.

Thế giới của đại sư...

Nghĩ vậy, Úy Trì Khắc Thi lập tức vỗ tay khen: "Luyện đan thuật của Vương đại sư thật sự khiến người ta nhìn mà than thở!"

Những người khác rối rít gật đầu hùa theo: "Đan thuật như thế chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy."

"Vương đại sư thật sự là kỳ tài ngút trời, tài hoa vô cùng tuyệt vời trên đan đạo, đã vượt qua sự tưởng tượng của lão phu!"

Nghe đám người mồm năm miệng mười khen ngợi, Bùi Lăng rất hưởng thụ.

Thuật luyện đan của mình đúng là lợi hại!

Hắn mỉm cười khiêm tốn một phen, lại giao mười chín viên Hóa Hình Đan cực phẩm cho phu thê Úy Trì Khắc Thi, mình chỉ giữ lại một viên.

Đây là giữ lại cho Ngọc Tuyết Chiếu.

Sở dĩ cho nhiều như vậy, thứ nhất là coi như tiền mua đan phương và vật liệu Hóa Hình Đan; lý do thứ hai lại là vì phủ thành chủ thật lòng thật dạ tiếp đón hắn.

Thậm chí đường đường là thành chủ phu nhân còn tự xuống bếp rửa tay làm canh cho hắn.

Tiếp đón nhiệt tình như thế, hắn lại đẩy đối phương vào trong nồi.

Những Hóa Hình Đan này coi như đền bù.

Phu thê Úy Trì Khắc Thi thấy thế đều khẽ giật mình.

Bọn họ đều tưởng Vương Cao đại sư nhiều lắm chỉ cho một viên.

Nhan Cầm Lang đang do dự phải ra giá thế nào để mua số Hóa Hình Đan cực phẩm còn lại. Dù sao trong tộc cũng không chỉ có tỷ đệ bọn họ di chuyển đến Lưu Lam hoàng triều!

Tộc nhân khác cũng cần Hóa Hình Đan.

Loại cơ hội đạt được Hóa Hình Đan cực phẩm này, có thể gặp nhưng không thể cầu!

Ai biết Vương Cao đại sư lại trực tiếp cho nhiều như vậy?

Nàng hơi do dự vẫn tranh thủ ra hiệu trượng phu đừng từ chối, trực tiếp nhận lấy.

Chợt truyền âm cho người phục vụ phía ngoài, lại đưa một phần hậu lễ cho Vương Cao đại sư.

Thấy Hóa Hình Đan cực phẩm tới tay, Nhan Cầm Lang và Yêu Lang đều vô cùng kích động!

Vị Vương Cao đại sư này thật sự là một người tốt!

Yêu Lang không nhịn được truyền âm cho tỷ tỷ: "Nhân tộc có tốt có xấu, ma tu buối sáng hung thần ác sát, không kiêng dè gì cả, hiển nhiên là ma đầu do tứ đại Ma môn bồi dưỡng ra, hành động của hắn không có chút nhân tính nào!"

"Nhưng vị Vương Cao đại sư này, thật sự là thánh nhân tái thế."

"Tỷ đệ chúng ta có thể gặp phải hắn thật là phúc phận dày nặng!"

Nhan Cầm Lang khẽ gật đầu: "Không sai! Xem ra lúc trước vạn dặm xa xôi đến Lưu Lam hoàng triều thật sự rất thích hợp! Nơi đây là phúc phận của bộ tộc chúng ta!"

Lúc hai tỷ đệ truyền âm bày tỏ sự vui sướng điên cuồng, những người khác đã rối rít tiến lên mời rượu cho Vương Cao.

Trong đó không thiếu có người thử đề nghị hắn luyện chế một loại đan dược nào đó vân vân... Chỉ là đề phòng làm khó đại sư, Úy Trì Khắc Thi trực tiếp mở miệng ngăn lại, mời đám người bình luận một loại linh tửu nào đó đến từ Vạn Hủy hải do phủ thành chủ cố ý chuẩn bị,...

Bởi vì Bùi Lăng tốn quá nhiều thời gian để luyện đan, hiện tại cũng không muốn trì hoãn, vì vậy sau khi trò chuyện khách sáo một lúc, bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.

Vì bảo vệ sự an toàn của Vương Cao đại sư, Úy Trì Khắc Thi cố ý giữ Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý ngủ lại phủ thành chủ: "Chuyết kinh tự mình chuẩn bị khách phòng, kính xin đại sư đừng ghét bỏ."

Sau khi tự mình đưa người đến khách viện, dù bóng đêm đã dày đặc, Úy Trì Khắc Thi vẫn không quan tâm việc nghỉ ngơi, mà đi vòng quanh kiểm tra truyền tống đại trận.

Vốn đây chỉ là một lý do nhưng bây giờ trong thành xuất hiện ma tu, còn từng xâm nhập phủ thành chủ, không thể không đề phòng...

Phủ thành chủ đặc biệt dọn dẹp trang trí một khách phòng ở góc đông nam để đại sư luyện đan ở lại, đó là một tòa viện nhỏ cửa riêng tiếp giáp hồ nước.

Mở cửa sân ra, vừa bước vào bên trong đã có hương hoa thơm ngào ngạt phả vào mặt.

Chỉ thấy trong tiền viện khoảng nửa mẫu vuông, đường mòn đá vụn uốn lượn ở giữa, hai bên trồng vô số hoa hiếm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, muôn vàn màu sắc, dưới sự bảo dưỡng của trận pháp, lúc này không phân biệt mùa đều đang nở rộ.

Sau khi đi xuyên qua tiền viện là một tòa ốc xá tinh xảo.

Chương 681: Mi Dương thành

Trong ốc xá có mười mấy tỳ nữ mặc y phục sáng sủa, tóc mây lượn lờ, ngọc bội kêu leng keng, đều đang nín thở tập trung chắp tay đứng hầu, chờ phân phó.

Hai tên đội trưởng đội thị vệ Kết Đan hậu kỳ dẫn Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý ngồi xuống, cung kính nói: "Đại sư, tối nay hai người chúng ta sẽ phòng thủ ở bên ngoài, nếu đại sư có việc gì có thể phân phó bất cứ lúc nào."

Bùi Lăng nhận ra hai tên đội trưởng đội thị vệ này là hai người đánh hắn bị trọng thương vào lúc sáng!

Cũng may có 【 Huyết Vô Diện 】 che giấu, đối phương cũng không nhận ra mình.

Hắn cười khan một tiếng: "Được."

"Hai người chúng ta không làm phiền đại sư nghỉ ngơi." Hai tên đội trưởng đội thị vệ lại dặn dò đám tỳ nữ cẩn thận hầu hạ, lúc này mới cáo lui.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Bùi Lăng nhìn xung quanh một vòng, tất nhiên khách viện dùng để tiếp đón khách quý của phủ thành chủ vô cùng xa hoa.

Hơn nữa, hiển nhiên nơi đây bố trí tụ linh trận phẩm cấp không thấp, linh khí nồng đậm gần như tạo thành sương mù mịt mờ ở giữa đình viện.

Thạch Vạn Lý rất hài lòng với hoàn cảnh này, hỏi thăm Bùi Lăng không có phân phó gì liền cáo từ đến phòng tu luyện ở bên cạnh.

Bùi Lăng đứng dậy vào phòng ngủ chính, âm thầm suy nghĩ: "Đêm nay thật sự là quá nguy hiểm!"

"Nếu không phải thành chủ phu nhân chuẩn bị khá nhiều vật liệu, hậu quả thật sự không chịu nổi..."

"Luyện đan sư luyện đan phổ thông và thời gian sử dụng hệ thống uỷ thác luyện đan chênh lệch quá lớn..."

"Tiếp tục như thế không được!"

"Tiếp theo phải nghĩ cách kiếm nhiều đan phương một chút, sớm tính toán ra thời gian luyện đan!"

"Còn có, cũng phải chuẩn bị đủ loại độc đan có độc tính khác biệt mang theo bên người..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trực tiếp ngồi xếp bằng trên vân sàng, cũng không sử dụng hệ thống, đã tự vận hành 【 Tước Diễm Pháp 】 .

Ngày hôm sau.

Bùi Lăng vừa kết thúc tu luyện đã nghe được gian ngoài truyền đến một vài tiếng động.

Hắn sửa sang lại áo bào đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, đã thấy Thạch Vạn Lý đang ngồi nói chuyện với phu thê Úy Trì Khắc Thi ở chính đường.

Ba người thấy Bùi Lăng, vội vàng đứng lên đón: "Vương đại sư, chào buổi sáng."

Sau khi trò chuyện một lượt, Úy Trì Khắc Thi nói: "Vương đại sư, Truyền Tống Trận đã kiểm tra hoàn tất, đại sư có thể đến Mi Dương thành bất cứ lúc nào."

"Vốn ta nên hộ tống đại sư đến đó, chỉ là trong lúc đại điển luận đan hoàng triều có lệnh, thành chủ cần tọa trấn địa phương không thể tự ý rời đi, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ."

Nhan Cầm Lang mỉm cười đưa ra một cái hộp cơm: "Đại sư, đây là đồ ăn sáng thiếp thân đặc biệt chuẩn bị cho ngài, kính xin đại sư đừng ghét bỏ."

Sau khi Bùi Lăng nói lời cảm tạ, ba người chào hỏi dùng đồ ăn sáng do thành chủ phu nhân chế tác cẩn thận ngay trong đêm, tiếp theo cùng Thạch Vạn Lý đi theo hai phu thê này đến Truyền Tống Trận.

Truyền Tống Trận trong phủ thành chủ nằm trong một tòa đảo giữa hồ.

Toà đảo giữa hồ có trường kiều cửu khúc nối với bờ, trên mặt hồ hai bên trường kiều phủ kín hoa sen lá sen có cao có thấp.

Xuyên qua kẽ hoa lá còn có thể nhìn thấy rất nhiều cá chép bơi lội, trông rất đẹp mắt.

Thế nhưng, lúc Bùi Lăng bước vào trường kiều cảm giác được cả tòa mặt hồ đều bị bao phủ dưới một loại trận pháp giam cầm nào đó,

Ngay cả chỗ trường kiều mà hắn đang đứng cũng có vô số cấm chế.

Chỉ là vì Úy Trì Khắc Thi dẫn đầu, những thủ đoạn đề phòng này không hề có tác dụng với bọn họ.

Sau khi xuyên qua trường kiều, chỉ thấy đảo giữa hồ giáp trụ dày đặc, tu sĩ san sát, lại có một quân đội hoàn toàn do tu sĩ tạo thành trú đóng ở đây bảo vệ Truyền Tống Trận.

Đôi bên lại khách sáo tạm biệt ở trước trận pháp, Nhan Cầm Lang liên tục mời Bùi Lăng tham gia đại điển luận đan xong trở về Cừ thành làm khách, lúc này mới cùng trượng phu lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Thạch Vạn Lý theo Bùi Lăng bước vào trong Truyền Tống Trận.

Chẳng mấy chốc đường vân trận pháp dần sáng lên, sau một trận dao động không gian hai người biến mất không thấy gì nữa.

Cùng lúc đó, điểm truyền tống ở Mi Dương thành xa xôi, cảnh tượng trên Truyền Tống Trận lay động một trận, bóng dáng Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý chậm rãi hiện ra.

"Đại sư, mời tới bên này." Thạch Vạn Lý là người xuất thân Thiền Lâu của hoàng triều, rất quen thuộc với mỗi một tòa quận thành dưới sự quản lý của hoàng triều.

Hắn ta xe nhẹ đường quen dẫn Bùi Lăng ra cửa, thấy có người chào đón, lấy ra lệnh bài Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu đuổi người đi, lúc này mới hỏi Bùi Lăng, "Nơi đây là Mi Dương thành, xin hỏi đại sư có muốn tiến về Bách Công nha quận thành đăng ký trước không?"

Bùi Lăng đến Mi Dương thành vì thi quận, nghe vậy tất nhiên sẽ không từ chối, lập tức khẽ gật đầu.

Thạch Vạn Lý vội nói: "Mời đại sư theo ta đến đây."

Hai người rời khỏi điểm truyền tống, trong tầm mắt là một vòng đường sông, trên mặt sông không ngừng có thuyền nhỏ lui tới, ven bờ cành liễu như khói, hoa nở rực rỡ, cảnh tượng phồn vinh.

Gọi một chiếc thuyền nhỏ rảnh rỗi, chở hai người tiến về Bách Công nha, Thạch Vạn Lý giải thích cho Bùi Lăng: "Lúc trước Mi Dương thành vốn là một đầm lầy chướng khí mọc lan tràn, sau khi hoàng triều điều động tu sĩ cấp cao cải tạo, từ ngàn năm nay đã thành một chỗ an cư lạc nghiệp."

Chương 682: Báo danh thi quận (1)

"Hòn đảo của điểm truyền tống cũng là cố ý chừa ra trong thành."

"Dòng nước xung quanh đều có pháp trận giam cầm, cấm chỉ phùng hư ngự phong để tránh biến cố, muốn lui tới chỉ có thể thông qua thuyền nhỏ."

"Dần dà lại tạo thành phong tục đặc biệt ở Mi Dương thành."

Lúc đang nói chuyện, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh đánh giá đám người, hắn phát hiện ở đây tỉ lệ dị tộc trong đám đông cao hơn Cừ thành.

Trên thuyền bè bên cạnh không thiếu thú tai đuôi dài sinh linh hình người, thậm chí rất nhiều vật sống dưới nước dứt khoát không cần thuyền, trực tiếp nửa hiện nguyên hình bơi thật nhanh dưới đáy nước.

Trong đó có một bóng đen xuyên qua như điện, lấy thị lực Bùi Lăng nhìn thoáng qua, cũng chỉ thấy rõ ràng nửa phần sau đuôi cá xinh đẹp, lúc vây đuôi mở ra phất qua đáy nước như cái quạt lông hơi mờ tỏa ra ánh sáng lung linh.

Hình như là một giao nhân!

Ngoại trừ rất nhiều dị tộc, tu số lượng sĩ cấp cao cũng tăng lên rõ rệt.

Bọn họ cưỡi thuyền nhỏ chưa đi được bao xa, Bùi Lăng đã thấy ít nhất sáu bảy sinh linh Kết Đan kỳ.

Còn có hai tên tu sĩ dị tộc tu vi Kết Đan trở lên, khí tức hắn ta thâm trầm như biển, khó mà suy đoán cụ thể cảnh giới của hắn ta.

Lúc Bùi Lăng đánh giá xung quanh, đám người cũng bị áo bào luyện đan sư trên người hắn hấp dẫn.

Đại điển luận đan là biến tướng đại điển kén tài của Lưu Lam hoàng triều, trải qua nhiều năm tuyên truyền, đã sớm trở thành một việc cực lớn dưới sự quản lý của hoàng triều. Trong lúc tổ chức, sự chú ý của trên dưới hoàng triều đều tập trung vào đây.

Mặc dù lúc này thấy Bùi Lăng lạ mặt, không phải những đại sư đan đạo mà bọn họ nghe nhiều nên thuộc, nhưng rất trẻ tuổi, lúc đi ngang qua đám người vẫn vô thức nhìn hắn thêm mấy lần.

Thuyền nhỏ đi qua một lối rẽ, đối diện có cờ của quán rượu bay phấp phới, Bùi Lăng nhìn thấy, đột nhiên hỏi: "Trước khi thi quận ta muốn nâng cao thuật luyện đan của mình một chút, không biết bên quận thành này có bán đan phương không?"

Thạch Vạn Lý nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao thuật luyện đan của Vương Cao đại sư đã là thần hồ kỳ kỹ trong mắt người thường, nhưng bản thân hắn lại đã tốt còn muốn tốt hơn.

Tối hôm qua, dù đã luyện năm lô Hóa Hình Đan cực phẩm, vẫn không hài lòng.

Lúc này mới tới quận thành đã muốn nghiên cứu luyện đan thuật thêm một bước nữa cũng là chuyện đương nhiên.

Có lẽ chính vì tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ như vậy, cho nên đối phương mới có được thành tựu như thế ngay khi tuổi tác còn trẻ.

Nghĩ vậy, Thạch Vạn Lý hơi suy nghĩ rồi nói: "Đại sư, là thế này, mấy thứ như đan phương, thuật pháp và thần thông đều là thứ quan trọng của quốc gia, cũng không bán trong thành bình thường. Mi Dương thành là quận thành thủ phủ, ngược lại cũng có con đường."

"Thông thường có thể mua được đan phương từ ba nơi."

"Thứ nhất là An Dân hào do quan phủ kinh doanh trong thành. An Dân hào trực thuộc Hộ bộ, bán tất cả những thứ cần thiết cho người dân."

"Mặc dù giá cả nơi này không rẻ bằng cửa hàng bình thường, nhưng có thư xác nhận của Hộ bộ triều ta, là nơi đáng tin nhất."

"Nhưng đan phương trong cửa hàng đều là đan dược Luyện Khí kỳ, chỉ sợ giá trị có hạn với đại sư."

"Thứ hai là trở thành tọa sư của bất kỳ một học viện nào trong hoàng triều."

"Lấy thực lực của đại sư có thể thông qua kiểm tra tọa sư, cho dù là kiểm tra tọa sư Ngọc Lân thư viện cũng không thành vấn đề!"

"Chỉ là ngoại trừ kiểm tra luyện đan thuật của đại sư, còn cần điều tra lai lịch cực kỳ phức tạp, chỉ sợ bây giờ đại sư xin ngay cũng không thể chứng thực trước khi bắt đầu thi quận."

"Con đường cuối cùng là hội giao dịch giữa đan sư."

"Loại hội giao dịch này chỉ cho phép luyện đan sư lấy được tư cách đan sư hoàng triều tham gia, bên trong không chỉ có giao dịch đan phương, còn có đủ loại giao lưu đan dược, vật liệu, tin tức."

"Chỉ là, loại giao dịch này lại là tự mình làm chứ không phải hoàng triều tổ chức, cho nên không thể đảm bảo sự thật giả của đồ vật bên trong, mỗi người phải tự dựa vào mắt nhìn."

Sau khi nghe xong, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

An Dân hào này nghe không khác cửa hàng và Bách Bảo lâu của Trọng Minh tông, lấy tài sản của hắn, giá cả không phải vấn đề nhưng cũng như Thạch Vạn Lý đã nói, đan phương Luyện Khí kỳ hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn.

Trong thi quận không thể có đề thi đơn giản như vậy.

Về phần tọa sư học viện...

Mục đích hắn đến Lưu Lam hoàng triều là vì mở mang tầm mắt, rèn luyện tâm cảnh để chuẩn bị cho Kim Đan nhất phẩm, đi làm tọa sư cái gì?

Hơn nữa không nhắc tới nguy hiểm khi điều tra bối cảnh, làm tọa sư không chỉ biết luyện đan là được, chắc chắn còn phải giảng giải rất nhiều vấn đề trên mặt luyện đan cho đám học sinh.

Mặc dù kỹ nghệ luyện đan của hắn cực cao, lại không giỏi ăn nói...

Còn lại lựa chọn duy nhất là hội giao dịch giữa đan sư.

Đan phương thật giả không phải vấn đề lớn với Bùi Lăng, dù sao chỉ cần là thật, chắc chắn hệ thống sẽ có tự động nhắc nhở thu nhận sử dụng, giả thì không có chút phản ứng nào.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nói: "Xin hỏi khi nào và chỗ nào tổ chức hội giao dịch đan sư này?"

Chương 683: Báo danh thi quận (2)

"Đại sư tới đúng lúc." Thạch Vạn Lý là người trong Thiền Lâu tất nhiên hiểu rất rõ phương diện này, tính toán một chút, lập tức nói, "Ba ngày sau, vừa hay Cát Viên thành nam có một hội giao dịch, đến lúc đó tại hạ hộ tống ngài đến đó."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, chợt nghĩ ở quận thành đã có phương pháp mua được đan phương, vậy có phải cũng có thể mua được thuật pháp và thần thông chính đạo hay không?

Nếu là như vậy, chắc chắn là việc cực kỳ thuận tiện với hắn.

Thế là, hắn lại hỏi: "Vậy thuật pháp và thần thông được bán ở đâu?"

"Đại sư, trong An Dân hào cũng có thuật pháp." Thạch Vạn Lý nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, "Nhưng đều là loại cơ sở nhất, sau khi học được nhiều lắm là lúc làm mấy công việc vẩy nước quét nhà sẽ thoải mái một chút, không có tác dụng lớn."

"Sau khi tán tu bình thường học được dùng để kiếm sống thì cũng thôi."

"Với thân phận của đại sư cũng không cần lãng phí thời gian."

"Ngược lại phần thưởng thi quận ban thưởng không biết mạnh hơn mấy thuật pháp cấp thấp không đáng quan tâm kia gấp bao nhiêu lần."

"Về phần thần thông, trong thành không có bất kỳ nơi nào có bán."

"Cũng như đan phương Luyện Khí kỳ trở lên, đường tắt thu hoạch cũng chỉ có ba con đường: Một là ban thưởng đại điển luận đan; thứ hai là trở thành tọa sư học viện từ quận trở lên, lại lập được công lớn cho học viện, trải qua sự xin phép của sơn trưởng học viện có thể vào khố phòng quận chọn lựa một lần; thứ ba là thông qua kiểm tra tiên khoa vào triều làm quan."

Nghe đến đây, Bùi Lăng âm thầm gật đầu, trong lòng hiểu được, xem ra mặc dù Lưu Lam hoàng triều là chính đạo nhưng thuật pháp, thần thông, đan phương và rất nhiều thứ thật sự cường đại cũng bị cất giữ, quản lý chặt chẽ không thể tùy tiện cho người khác.

Nhưng điều này cũng bình thường.

Chưa nói đến sau khi người ngoài dễ dàng học được có ở lại dốc sức cho hoàng triều hay không, chỉ nói nếu điều kiện tu tập công pháp, thuật pháp, thần thông cường đại của hoàng triều quá đơn giản, vậy e rằng tứ đại Ma môn đã sớm điều động ma tu đến đây học toàn bộ những thứ này.

Vậy thực lực Ma môn tăng mạnh, Lưu Lam hoàng triều lấy cái gì để đối đầu với ma đạo?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cảm thấy hơi buồn cười, xem ra vẫn phải thông qua thi quận để thu hoạch thuật pháp và thần thông của Lưu Lam hoàng triều là đơn giản nhất.

Trong lúc hai người nói chuyện, thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại trước một bậc thang dài xây bằng đá.

Trên bậc thang dài là một quảng trường rộng rãi.

Sau quảng trường là một tòa dinh thự nguy nga khổng lồ, bảng hiệu nền đen sơn vàng, viết ba chữ to rồng bay phượng múa "Bách Công nha".

Đây là Bách Công nha quận thành.

Khác với Cừ thành, trước cửa Bách Công nha ở Mi Dương thành vắng người hiếm xe, lại không có người nào ở đây.

Cân nhắc đến bây giờ phần lớn luyện đan sư còn đang tham gia tuyển chọn các nơi, chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể trực tiếp đến quận thành báo danh, hiện tại nơi đây rảnh rỗi cũng là việc thường tình.

Chỉ có điều, dù rất ít người nhưng trên dưới Bách Công nha quận thành vẫn khiến người ta có cảm giác đề phòng nghiêm ngặt.

Dù sao bây giờ gần như không có người ra vào, thị vệ ở cổng đặc cách Thạch Vạn Lý đi cùng Bùi Lăng vào bên trong, nhưng sau khi đi vào chỉ thấy ba bước một tốp, năm bước một trạm, còn có một đội tu sĩ cấp cao thỉnh thoảng đi qua đi lại tuần tra, cứ như gặp kẻ địch mạnh.

Sau một lát, Bùi Lăng được Thạch Vạn Lý dẫn đi qua đình viện vào một thư phòng.

Thư phòng này rộng rãi sáng ngời, bày biện hơi ít.

Ngoại trừ một bàn hai ghế dựa và giá sách đầy tường thì không còn cái gì nữa.

Đến mức Thạch Vạn Lý chỉ có thể đứng ở bên cạnh.

Người phụ trách tiếp đón đan sư đến quận thành chuẩn bị thi quận sớm là một tu sĩ trung niên áo bào đen.

Khuôn mặt người này vuông vắn, tóc dài được buộc cẩn thận ở sau đầu, ngay cả sợi râu dưới cằm cũng được cắt tỉa gọn gàng, áo bào trên người cũng vuông vức được là thẳng, ngay cả rất nhiều văn thư và văn phòng tứ bảo trên chiếc bàn trước mặt cũng được bày ngay ngắn, có vẻ vô cùng già dặn và vô cùng quy tắc.

Vẻ mặt hắn ta nghiêm túc kiểm tra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm của Bùi Lăng, lặp đi lặp lại hỏi tên, tuổi tác và lai lịch của Bùi Lăng, tiếp theo lấy ra một cái ấn giám từ trong túi trữ vật, bình tĩnh nói: "Vị đan sư này, dựa theo luật lệ hoàng triều, ta cần tiến hành kiểm tra tu vi và cốt linh của ngươi."

Không đợi Bùi Lăng trả lời, ấn giám đã tản mát ra một luồng dao động bao phủ cả người hắn.

Một lát sau, ấn giám không hề phản ứng.

Lúc này tu sĩ trung niên áo bào đen mới khẽ gật đầu, nói: "Tu vi và cốt linh đều không có vấn đề, nhưng còn mời đan sư theo ta đến đan phòng, luyện chế một lò đan dược ở ngay trước mặt, để xác nhận thân phận luyện đan sư ngũ phẩm của ngươi."

Bùi Lăng cau mày nói: "Luyện chế đan dược gì?"

"Đan dược gì cũng được." Tu sĩ trung niên áo bào đen nói, "Chỉ cần đan thành cực phẩm là được."

Thạch Vạn Lý đứng bên cạnh khẽ giải thích: "Đại sư, là thế này, lúc trước có ma tu trà trộn vào đại điển luận đan muốn làm loạn. Vì vậy, bây giờ đan sư đến đây báo danh thi quận đều cần luyện chế một lò đan dược ngay trước mặt đề phòng giả mạo."

Chương 684: Phụ tử? (1)

"Hành động lần này cũng vì an toàn của đám đan sư."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Đây cũng chỉ là việc một câu ủy thác, không có độ khó gì.

Thế là tu sĩ trung niên áo bào đen sắp xếp xong xuôi, chẳng mấy chốc đã dẫn theo bọn họ đến đan phòng.

Toà đan phòng này nằm ở trong một khu rừng độc lập, xung quanh trải rộng trận pháp và cấm chế, sau khi đi vào bên trong chỉ thấy đã có hơn mười người ở đây.

Những người này chỉ có ba tu sĩ mặc áo bào luyện đan sư, thoạt nhìn như là giám khảo, những người khác đều không có biểu cảm, vẻ mặt lạnh nhạt, quanh người tản ra sóng gợn mạnh mẽ, không hề che giấu sự đề phòng với Bùi Lăng.

Bùi Lăng thấy thế cũng không nhiều lời, âm thầm giải trừ phong ấn một viên độc đan trong cơ thể, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật Bồi Nguyên Đan 】 ."

Chẳng mấy chốc, nhìn ba mươi viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm vừa ra lò, tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, tu sĩ trung niên áo bào đen ghi chép lại tình huống của Bùi Lăng, chợt lấy ra một phần văn thư bằng ngọc đánh vào một sợi khí tức của mình, lại để Bùi Lăng cũng đánh vào một đạo ấn ký chân nguyên, thản nhiên nói: "Đây là bằng chứng tham gia thi quận, kính xin đan sư nhận lấy quản lý thật tốt."

"Nếu làm rơi mất hoặc tổn hại, lúc bổ sung chỉ cần nộp một khoản phí tổn."

"Hơn nữa cần thời gian bổ sung, đừng vì vậy mà bỏ lỡ thi quận."

Về sau lại nói: "Phần tuyển chọn sẽ kết thúc trong tháng này, mười ngày sau là thi phủ các nơi."

"Sau khi thi phủ hoàn thành mới là thi quận."

"Lúc bắt đầu thi quận, bằng chứng sẽ có động tĩnh thay đổi để tránh đan sư quên mất thời gian."

"Đến lúc đó kính xin đan sư đến Bách Công nha đúng lúc."

"Ngoài ra, trong lúc diễn ra đại điển luận đan, có thể cầm bằng chứng này đến quận thủ phủ, xin một động phủ miễn phí cho luyện đan sư."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhận lấy bằng chứng nói: "Đa tạ."

"Đây là việc thuộc bổn phận mà thôi." Tu sĩ trung niên áo bào đen bình tĩnh chắp tay, "Tại hạ còn có chức vụ trong người, không tiện ở cạnh nhiều hơn, xin hai vị cứ tự nhiên."

Mi Dương thành, trong một tòa tiểu viện riêng biệt cạnh suối.

Mật thất.

Không giống với không gian chỗ Tư Hồng Lôn Sơn, lúc này toà mật thất này chỉ có một gian phòng bình thường.

Trên đầu cũng chỉ khảm nạm mười mấy viên dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng rõ ràng lại dìu dịu, chiếu sáng rõ tất cả mọi thứ trong phòng.

Chu Diệu Ly hơi nhắm hai mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, pháp lực phun trào quanh người, thỉnh thoảng theo tiếng kêu khóc quỷ dị có huyết quang chợt lóe lên.

Nàng đang tu luyện 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 .

Môn thuật pháp này không quá khó với nàng.

Sau khi nghiên cứu một lượt, lúc này đã tu luyện bảy tám phần.

Trong huyết quang quanh quẩn, chỉ thấy nữ tu áo trắng tóc đen không trang điểm, trên búi tóc cài một cây trâm dài bằng vàng ròng làm món trang sức duy nhất, càng để lộ rõ khuôn mặt trong trẻo như phù dung, tự nhiên không cần trang sức.

Cây trâm dài này là pháp bảo mà Tư Hồng thị đặc biệt chuẩn bị cho nàng để làm nhiệm vụ lần này, tuy cách khác biệt nhưng lại có hiệu quả giống 【 Huyết Vô Diện 】 đến kỳ lạ, có thể huyễn hóa hình mạo, che dấu căn cơ.

Một lát sau, nàng chầm chậm thu công, tiếng kêu khóc và huyết quang xung quanh lập tức biến mất.

Chu Diệu Ly mở mắt ra, thần thức đảo qua, lập tức trầm giọng phân phó: "Vào đi!"

Cánh cửa cách đó không xa lập tức bị đẩy ra, một nam tử cẩm bào lớn tuổi cẩn thận đi tới, dáng người hắn ta không cao, khuôn mặt chất phác, thoạt nhìn lại cho người ta một cảm giác trung thực đáng tin.

Hắn ta khom người nói: "Thuộc hạ Phiền Đức Xương, gặp qua..."

"Không cần như thế." Chu Diệu Ly thấy hắn ta vẫn tỏ ra cung kính, lại nhíu mày nghiêm nghị cắt ngang, "Tiếp theo, ngươi và ta cần đóng vai phụ tử, ngươi là tán tu địa phương Phiền Đức Xương lớn lên ở Mi Dương thành, bởi vì am hiểu việc kinh doanh lại có vốn liếng, cũng coi như một người tai to mặt lớn trong quận."

"Ta là ái nữ duy nhất của ngươi tên Phiền Quất Tụng!"

Lúc đang nói chuyện, lớp ngụy trang ban đầu của Chu Diệu Ly lại xảy ra biến hóa, chẳng mấy chốc dáng người nàng lặng yên không một tiếng động điều chỉnh, khuôn mặt cũng từ thanh tú lạnh lùng, chuyển thành hồn nhiên quyến rũ.

Mày ngài mắt hạnh, mặt phấn má đào, trên búi tóc Song Loa Kế buộc dải lụa nhiều màu, rủ xuống tua rua dài hai thước, càng để lộ rõ vẻ hoạt bát xinh đẹp.

Ngay cả cái áo trắng không có chút hình dáng trang sức nào ở trên người cũng đổi thành một bộ áo ngắn nền đỏ thêu cành hoa đồ mi quấn quanh, thắt lưng đỏ thẫm và váy mười hai mảnh màu trắng, áo khoác ngoài nền xanh lá thông thêu chim nhạc ngậm hoa vạt áo cân, bên hông điểm xuyết châu ngọc, quần áo hoa lệ.

Chu Diệu Ly thản nhiên tiếp tục, "Phiền Quất Tụng thật sự đã trở về Thánh tông, chờ phối hợp với ta hoàn thành nhiệm vụ này, đến lúc đó tất nhiên phụ tử các ngươi có thể đoàn tụ ở Thánh tông."

"Từ giờ trở đi, ngươi là phụ thân của ta, ta là nữ nhi duy nhất của ngươi."

"Đâu có chuyện phụ thân cung kính sợ hãi nói chuyện với nữ nhi như thế?"

Chương 685: Phụ tử? (2)

Phiền Đức Xương vội nói: "Vâng!"

Hắn ta vốn muốn khom người trả lời, bị Chu Diệu Ly cứng rắn liếc qua đột nhiên ngừng lại, vô thức thẳng sống lưng, lấy ra một cái ngọc giản, cố hết sức nói với giọng điệu bình thường: "Đây là danh sách tất cả luyện đan sư đến Mi Dương thành tham gia đại điển luận đan vào hôm nay, đã liên tục thẩm tra đối chiếu xác nhận là thật."

Chu Diệu Ly gật đầu, nhận lấy ngọc giản xem xét.

Căn cứ vào sự hiểu biết của Tư Hồng thị, lúc này có khoảng ba trăm luyện đan sư cửu phẩm ở Mi Dương thành.

Trong đó hơn phân nửa đều là luyện đan sư do hoàng triều tự bồi dưỡng, non nửa là tán tu ngoại lai;

Luyện đan sư bát phẩm lập tức giảm mạnh còn hơn năm mươi người, phần lớn đều là học sinh học viện quận thành, số lượng tán tu lác đác không có mấy;

Đến cấp bậc luyện đan sư thất phẩm này, số người lại giảm mạnh chỉ có mười mấy người.

Lại chỉ có ba vị tán tu, theo thứ tự là Tạ Sưởng đến từ nơi thuộc sự quản lý Cửu Nghi sơn, tu vi Kết Đan kỳ; Thích Quỳnh Vũ đến từ nơi nằm dưới sự quản lý Tố Chân Thiên, tu vi Kết Đan kỳ; còn có Bàng Vanh đến từ nơi thuộc sự quản lý Yến Tê thành, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong.

Mặc dù khuôn mặt ba vị này trông còn trẻ trung, thật ra tuổi tác đều khoảng bảy tám chục tuổi.

Số lượng luyện đan sư lục phẩm là tám người, tất cả đều là luyện đan sư bản địa xuất thân học viện Lưu Lam hoàng triều.

Về phần luyện đan sư ngũ phẩm, chỉ có hai vị.

Một vị là luyện đan sư Nam Cung Túc chủ tịch An Dân hào Mi Dương thành; một vị khác là tọa sư đan đạo Tuân Vô Dạng trong học viện tốt nhất quận thành, năm ngoái học viện Mi Dương đã tốn rất nhiều tiền để thuê về.

Hai vị này, người trước có tổ phụ là đại quan ở Hộ bộ, xuất thân cao quý, khi hắn ta còn nhỏ đã được phát hiện có thiên phú đan đạo xuất chúng, sau đó được gia tộc sắp xếp bái một vị cung phụng đan đạo nào đó của hoàng triều làm sư phụ, chính là danh sư cao đồ điển hình. Lấy xuất thân và tạo nghệ đan đạo của Nam Cung Túc, tọa trấn An Dân hào Mi Dương thành chỉ vì góp nhặt danh vọng và kinh nghiệm.

Sớm muộn gì sau này cũng vào Thái y viện được quan tâm hầu hạ.

Thậm chí nếu tạo nghệ đan đạo lên một bậc mới, cũng không phải không thể trở thành cung phụng của hoàng triều giống sư phụ của hắn ta.

Tuân Vô Dạng là thiên kiêu nhà nghèo điển hình.

Hắn ta xuất thân từ một gia đình nhỏ bình thường nào đó của hoàng triều, thậm chí trong vòng ba đời còn chưa từng sinh ra tu sĩ. Thiên phú tu luyện của hắn ta cũng vô cùng bình thường, nhưng lúc đến học đường của hoàng triều để học vỡ lòng, đã phát hiện tư chất luyện đan cực tốt.

Do công khố thành nhỏ bỏ vốn, một đường bồi dưỡng tiến vào Ngọc Lân thư viện tốt nhất hoàng triều.

Cuối cùng hắn ta lấy thành tích hạng nhất đan đạo Ngọc Lân thư viện năm đó để tốt nghiệp, trải qua sự tranh đoạt của rất nhiều học viện, cuối cùng bị Mi Dương học viện tốn rất nhiều điều kiện ưu đãi thu hút, lựa chọn đến địa phương nhậm chức.

Mặc dù hai vị này đều có chức vị chính thức ở trong hoàng triều, nhưng vì tuổi tác còn chưa tròn trăm, lại muốn lý lịch của mình càng đẹp đẽ hơn chút, chắc chắn sẽ không buông tha việc tham gia đại điển luận đan, cơ hội cướp đoạt thứ tự.

Nhìn từ kinh nghiệm của bọn họ, rất hiển nhiên hai vị này đều là kẻ địch mạnh trong đại điển!

Trên hai người này còn có một vị luyện đan sư tứ phẩm một vị tên là Đồ Hòa một trong những vị có luyện đan thuật cao minh nhất trong Mi Dương quận thành hiện tại.

Sau khi xem xong, Chu Diệu Ly hơi suy nghĩ.

Thấy thế, Phiền Đức Xương vội vàng bổ sung: "Thi quận chưa bắt đầu, hiện tại trong quận thành có rất ít luyện đan sư. Hơn nữa trước đó vài ngày, hoàng triều đột nhiên sửa đổi quy tắc đại điển luận đan, vốn một vài đan sư ngũ phẩm trở lên đã đến quận thành, lại lạm thời bị điều đi quận khác làm giám khảo tuyển chọn và thi phủ, gần đây khó mà chạy đến."

"Chờ mấy ngày nữa, chắc chắn sẽ có càng nhiều mục tiêu thích hợp hơn."

"Hiện tại mục tiêu quá ít, dù có thích hợp cũng bị tu sĩ hoàng triều bảo vệ không rời."

"Chờ kỳ hạn thi quận tới gần, lúc đan sư tụ tập ở quận thành lại ra tay càng dễ che giấu hơn."

Nghe vậy, Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu, chợt nói: "Ta không có chút hiểu biết nào với đan đạo, như thế, dù lấy 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 tước đoạt ký ức và kinh nghiệm luyện đan của luyện đan sư, còn chưa từng sờ vào đan lô một lần nào, chỉ sợ cũng không quen, một khi thao tác rất dễ lộ ra sơ hở."

"Cho nên, ngươi lại tìm cho ta một luyện đan sư chân chính, truyền thụ cho ta chút kỹ xảo và bí quyết."

Phiền Đức Xương vội nói: "Vâng!"

Thấy Chu Diệu Ly nhìn mình, hắn ta vội vàng đổi giọng, "Được."

Quận thủ phủ Mi Dương thành.

Bùi Lăng đi cùng với Thạch Vạn Lý, dùng ngọc bội xác nhận thân phận luyện đan sư ngũ phẩm ở cửa ra vào, cùng bằng chứng bằng ngọc tham gia thi quận, chẳng mấy chốc đã được cho phép thông hành.

Sau khi đi vào bên trong, đi ngang qua hành lang hẹp dài đề phòng nghiêm ngặt, đã đến một phòng khách xử lý công việc.

Chương 686: Hội giao dịch đan sư (1)

Trong phòng khách, một nữ tu trung niên vẻ mặt nghiêm khắc, sau khi thản nhiên kiểm tra một loạt chứng minh thân phận của hắn, mới khẽ gật đầu, nói: "Theo luật lệ hoàng triều, quận thủ phủ sẽ cung cấp động phủ luyện đan cho tất cả đan sư lấy được tư cách thi quận."

"Vương sư tới sớm, bây giờ phần lớn động phủ còn bỏ trống, có thể tùy ý chọn lựa một chỗ để ở lại."

Nói xong vung tay lên, trước mặt lập tức hiện ra một tòa sa bàn hơi mờ, chỉ thấy trong sa bàn phân bố mấy chục toà động phủ tạo hình khác nhau dựa vào núi, ở cạnh sông, trong cây rừng xanh tươi như ẩn như hiện.

Trong đó chỉ có một vài tòa hiện ra màu sắc ảm đạm, cái khác đều hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nữ tu trung niên giới thiệu, "Có thể tùy ý chọn lựa động phủ còn sáng."

Bùi Lăng cẩn thận quan sát một lượt, lựa chọn một tòa khác vắng vẻ, cách các động phủ khác hơi xa một chút.

Sau khi nữ tu trung niên xác nhận với hắn, liền lấy ra một như ý lưu ly lớn cỡ ngón tay đánh vào mấy đạo pháp quyết, sau đó giao cho Bùi Lăng: "Đây là thứ để mở ra động phủ, xin đan sư hãy cất giữ cẩn thận."

"Nếu làm mất hoặc là tổn hại, cần kịp thời đến đây nói rõ."

"Nếu không trận pháp động phủ phát hiện điều khác thường, sợ rằng sẽ chậm trễ việc của đan sư."

Lại gọi đến một con Thải Vũ Phượng Điểu dẫn Bùi Lăng đến động phủ.

Thật ra quận thành chuẩn bị động phủ cho đám đan sư ngay gần quận thủ phủ, cân nhắc đến lúc thị vệ tuần tra bên ngoài quận thủ phủ, cũng sẽ nhân tiện đi ngang qua bên khu động phủ này, rất hiển nhiên bố trí thế này để tiện quận thủ phủ bảo vệ đám đan sư.

Hiển nhiên phượng điểu đã có kinh nghiệm dẫn đường cho Nhân tộc, lông vũ nhiều màu tung tăng, bay không nhanh không chậm, Nhân tộc có thể chậm rãi đuổi theo. Thậm chí còn có thể rảnh rỗi thưởng thức một vài phong cảnh mà quận thành tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực xây dựng ở ven đường.

Thạch Vạn Lý cũng không xa lạ gì với nơi này, trên đường đi chỉ trỏ giới thiệu với Bùi Lăng, nói tóm lại khu động phủ luyện đan sư này là Mi Dương thành mô phỏng chế tạo đủ loại tình cảnh, ngoại trừ vẻ đẹp cũng cân nhắc đến những điều mà đông đảo dị tộc yêu thích và quen thuộc.

Cho nên có thể nói là dễ dàng di chuyển, điều thú vị ở khắp mọi nơi.

Sau một lúc lâu, phượng điểu nghỉ lại trên nhánh cây phía trước một toà động phủ, phát ra tiếng kêu to trong trẻo uyển chuyển, đến nơi rồi.

Bùi Lăng khẽ gật đầu với nó, dùng như ý mở ra cửa lớn động phủ, sau khi đi vào bên trong chỉ thấy đây là một tòa nhà tranh tinh xảo, trước sau đều có một cái sân nhỏ cực kỳ rộng rãi.

Nó được xây dựng ở trên một vách núi cheo leo, bên cạnh có thác nước đổ xuống như đổ xuống từ giữa trời, rất nhiều hơi nước thậm chí trực tiếp đập vào nóc nhà tranh, đến mức cỏ tranh vốn vàng ruộm lại mọc ra rất nhiều rêu xanh, thoạt nhìn lại có vẻ cổ xưa tự nhiên.

Mặc dù vẻ ngoài mộc mạc, bên trong lại rất xa hoa.

Nhất là đặc biệt chuẩn bị phòng luyện đan, phù văn dày đặc gần như xếp chồng lên mấy tầng, phòng vệ cực kỳ đúng chỗ.

Đến nơi này, sự an toàn đã được đảm bảo khá cao.

Thạch Vạn Lý cũng không cần chăm chăm đi theo bên cạnh, sau khi cùng Bùi Lăng đi từ trước ra sau một vòng cũng cáo từ.

Hắn ta là người trong Thiền Lâu, dù không có tài sản riêng ở quận thành, cũng không lo không tìm thấy chỗ ở.

Sau khi Bùi Lăng tiễn hắn ta đi, lại tự kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì mới phun ra độc đan và Ích Độc Đan trong người, sau đó cũng không cần hệ thống uỷ thác, tự mình tu luyện 【 Tước Diễm Pháp 】 .

Chớp mắt đã trôi qua ba ngày.

Sáng ngày hôm đó, Bùi Lăng vừa tu luyện xong đã phát hiện có người đến bên ngoài động phủ bái phỏng.

Hắn nhớ đến việc hội giao dịch đan sư, lập tức chuẩn bị một lượt rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên, vừa đi ra ngoài Thạch Vạn Lý đã chào đón nói: "Đại sư, hôm nay bắt đầu hội giao dịch đan sư, nếu đại sư không có chuyện gì khác, hiện tại có thể xuất phát."

Bùi Lăng gật đầu nói: "Đi thôi!"

Rời khỏi khu động phủ này, vừa đến trên đường lớn đã phát hiện đội tu sĩ tuần tra đã tăng lên rất nhiều.

Hơn nữa, bầu không khí đề phòng nghiêm ngặt trong quận thành lại tăng lên một cấp bậc nữa.

Dường như phát hiện được sự nghi ngờ của Bùi Lăng, Thạch Vạn Lý khẽ giải thích: "Đại sư, Cừ thành đã lật ngược toàn thành, mặc dù thật sự bắt được một vài người có ý đố xấu, nhưng vẫn không tìm được ma tu hung hăng xông vào phủ thành chủ hôm đó."

"Vì vậy nghi ngờ đối phương đã chạy khỏi Cừ thành."

"Bên đó đã báo việc này lên quận thành, quận thành lo lắng mục đích tiếp theo của hắn là thi phủ thậm chí cả thi quận, vì vậy trong đêm triệu hồi rất nhiều binh lính vốn đang được nghỉ, tăng cường phòng ngự."

"Hiện tại bất kỳ kẻ nào muốn ra vào quận thành đều cần tiến hành sự tra xét càng nghiêm khắc hơn, một khi phát hiện tung tích ma tu sẽ giết chết không cần hỏi tội!"

Bùi Lăng nghe vậy khóe mắt hơi giật một cái.

Nào có ma tu gì nhằm vào thi phủ thi quận?

Hiện tại toàn thành đề phòng, chỉ có thể nói là lãng phí thời gian...

Chương 687: Hội giao dịch đan sư (2)

Nghĩ vậy, hắn đang muốn đổi chủ đề, chỉ thấy một đội tu sĩ tuần tra đi ngang qua, ánh mắt như chim ưng do dự nhìn lướt qua, lập tức đứng trước mặt hai người, trầm giọng nói: "Hai vị, mời lấy ra bằng chứng thân phận để kiểm tra."

Lúc tu sĩ cầm đầu nói chuyện, đồng bạn đứng sau lưng đều đặt tay trên chuôi đao, mặt không biểu cảm.

Thạch Vạn Lý vội vàng lấy ra lệnh bài Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu, Bùi Lăng lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm.

Đội tu sĩ này cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận không phải làm giả, khẽ gật đầu: "Đắc tội rồi."

Sau đó vung tay cho đi.

Thạch Vạn Lý đứng bên cạnh thu hồi lệnh bài, nhân cơ hội khen ngợi hoàng triều an cư lạc nghiệp: "Vương đại sư yên tâm, trong quận đề phòng nghiêm ngặt như vậy, ma tu kia không đến thì thôi, sau khi đến chắc chắn chắp cánh khó thoát!"

"Hơn nữa bây giờ ngoài thành cũng có sĩ tốt điều tra từng tấc, chỉ cần hắn còn ở trong triều ta, nhất định khó thoát khỏi cái chết!"

Bùi Lăng cười khan một tiếng, vội vàng nói: "Nên đi bên nào để đến hội giao dịch?"

...

Thành nam, một tòa lâm viên thoạt nhìn vô cùng vắng vẻ.

Tòa lâm viên này gạch xanh ngói đen, cây xanh thấp thoáng, trông hơi lịch sự tao nhã.

Trên cửa điêu khắc hai chữ to: "Cát Viên."

Trước cửa có một vài tên tu sĩ ăn mặc kiểu nô bộc đứng hầu, một tu sĩ áo bào xanh đến gần nhìn chằm chằm hai chữ "Cát Viên" kia, thấy thế, một nô bộc xoay người, chắp tay nói: "Các hạ, đây là nơi tập trung của đan sư, người không phận sự miễn vào, kính xin thứ tội."

Tu sĩ áo bào xanh vội lấy ra một khối ngọc bội: "Tại hạ là luyện đan sư cửu phẩm, nghe trưởng bối trong nhà nói hôm nay có hội giao dịch?"

Nô bộc kia nhận ngọc bội cẩn thận kiểm tra một lượt, mới gật đầu nói: "Không sai! Hội giao dịch chưa bắt đầu, kính xin vị đan sư này vào trong thưởng trà trước."

Ngay sau đó lại có một tu sĩ đến gần, người này không đợi nô bộc trước cửa mở miệng đã đưa tay để lộ ra ngọc bội luyện đan sư bát phẩm.

Sau khi nô bộc nhìn thấy khẽ gật đầu tránh đường, mặc cho hắn ta nhanh chân đi vào bên trong Cát Viên.

Lại một lúc lâu sau, hai tên tu sĩ cùng đến đây, một người trong số đó cũng là luyện đan sư bát phẩm, một người khác lại là hộ vệ của người kia.

Nô bộc đứng trước cửa thấy thế nói: "Nơi đây chỉ cho đan sư vào trong, thứ cho không thể tiếp đón những người khác."

"Ngày thường có quy củ này thì cùng thôi." Đan sư bát phẩm kia nhíu mày nói, "Nhưng hai ngày trước Cừ thành mới xảy ra việc ma tu hung hăng xông vào phủ thành chủ, nếu không có hộ vệ ở bên sao có thể yên tâm được?"

Nô bộc thản nhiên nói: "Bây giờ Đồ Hòa đại sư đang ở trong vườn, trông xung quanh có vẻ vắng lặng nhưng có rất nhiều cao thủ, kính xin vị đan sư này đừng lo lắng."

Đan sư bát phẩm kia do dự một hồi, quay đầu nhìn về phía hộ vệ của mình, thấy hộ vệ cũng khẽ gật đầu, lúc này mới hừ một tiếng, vung tay áo đi vào bên trong.

Vào lúc này, hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở nơi xa.

Một thiếu niên đen gầy đi cùng một tu sĩ tu vi Kết Đan đang chậm rãi đi tới.

Thiếu niên đen gầy là Bùi Lăng.

Hắn đánh giá Cát Viên từ đằng xa, chưa đến gần đã có thể cảm giác được bên trong có rất nhiều dao động cấm chế.

Rất hiển nhiên, nơi đây trông thì khiêm tốn vắng vẻ, lại là như lỏng thật ra chặt.

Chỉ sợ có rất nhiều cao thủ bên trong Mi Dương thành đang tọa trấn trong ngoài.

Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Dù sao trong lúc đại điển luận đan đang tổ chức, đan sư chịu sự chú ý, nếu hội giao dịch đan sư này xảy ra biến cố gì, sẽ là chuyện vô cùng mất mặt với quận thủ Mi Dương thành, thậm chí là cả hoàng triều.

"Vị đan sư này, xin lấy ra bằng chứng thân phận." Bởi vì Bùi Lăng mặc áo bào đan sư trên người, vừa đi qua đã có nô bộc lên tiếng nhắc nhở, sau đó nhìn sang Thạch Vạn Lý còn nói thêm, "Cát Viên chỉ mở ra với đan sư, không tiện tiếp đón những người khác, kính xin rộng lòng tha thứ."

Thạch Vạn Lý hiểu rất rõ quy củ của Cát Viên, khẽ gật đầu nói với Bùi Lăng: "Mời Vương đại sư vào trong một mình, tại hạ sẽ chờ ngươi ở ngoài."

Bùi Lăng nói tiếng cám ơn, lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm đưa cho nô bộc kia.

Sau khi nô bộc thấy rõ cũng giật mình, thái độ lập tức thay đổi. Dù sao Cát Viên chỉ mở ra với đan sư, nhưng luyện đan sư ngũ phẩm đi đến bất cứ nơi nào đều hoàn toàn xứng đáng là đại sư!

Chứ đừng nói, vị luyện đan sư ngũ phẩm trước mắt còn trẻ tuổi như vậy!

Hắn ta rất cung kính dẫn Bùi Lăng đi vào bên trong: "Mời đại sư đến bên này... Sau khi ngài đi vào bên trong, cứ đi dọc theo con đường mòn đá xanh về phía trước, sau khi đi xuyên qua cửa thuỳ hoa sẽ có người tiếp đón ngài. Đúng, chủ nhân tệ gia là Đồ Hòa đại sư, lúc này cũng ở trong vườn."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói một tiếng đa tạ rồi đi vào bên trong theo chỉ dẫn.

Đi vào Cát Viên đã cảm thấy một cơn gió xen lẫn mùi hương cỏ cây phả vào mặt.

Trong tầm mắt là một đình viện tinh xảo, đá cuội trải đầy đất xây thành hoa văn bảo bối, từng đóa hoa nở rộ.

Chương 688: Cát Viên

Ngay đối diện cửa chính là tường trắng lấp kín, trên đó điêu khắc hoa cỏ, mơ hồ có thể thấy được bóng trúc đu đưa sau tường. Dưới bức tường trắng dựng một hòn non bộ, hình dáng của nó rất kỳ lạ, rêu xanh cây sắn dây mọc quanh, phong cảnh cổ xưa.

Bên cạnh hòn non bộ có vài gốc hoa thụ, bây giờ đang tùy tiện nở rộ rực rỡ.

Dưới cây còn có một cái vạc nước đựng đầy nước, mặt nước có mấy bụi thủy tiên lơ lửng, bây giờ ban ngày nên nụ hoa đóng chặt, thỉnh thoảng lại thấy cá vàng tung tăng bơi lội dưới phiến lá.

Bên tay trái Bùi Lăng đang có một cánh cửa thuỳ hoa, hai bên cửa đều có một gốc dây leo nhìn khá lâu năm, quấn quanh đan xen vào vị trí của cánh cửa tạo thành một cái cổng hoa, ở đó đang có từng chuỗi hoa màu tím nở rộ, tản ra mùi hương trong trẻo.

Bùi Lăng đánh giá vài lần liền cất bước đi vào trong cửa thuỳ hoa.

Đi vào cái cửa này, quả nhiên có người chào đón: "Xin hỏi đan sư đến đây là vì hội giao dịch, hay là chuyện khác?"

Bùi Lăng nói: "Hội giao dịch."

Đối phương khẽ gật đầu, lấy ra một con rối lớn khoảng bàn tay: "Còn có chút thời gian nữa hội giao dịch mới bắt đầu, trước tiên đan sư có thể vào chính đường ngồi tạm."

Nói xong rót linh lực vào con rối, chỉ thấy con rối kia lập tức tăng vọt đến kích cỡ của hài đồng năm sáu tuổi, chợt nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau khi đưa tay đá chân hoạt động ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng, giòn giã nói: "Đi thôi!"

Bùi Lăng đi theo con rối này xuyên qua mấy tầng sân nhỏ mới đi vào một trung đình cực lớn, trong trung đình này ngoại trừ bồn hoa hai bên và một vài cỏ cây ra thì không có cái gì. Đối diện lại là một gian phòng cực lớn, lúc này cửa lớn khép hờ, rèm thêu buông xuống không thấy tình cảnh bên trong, chỉ nghe được một vài tiếng bàn tán khe khẽ đang không ngừng truyền ra, trong tầm mắt là tấm bình phong điêu khắc tinh tế, khảm châu khảm ngọc cực kỳ xa hoa.

Con rối nói: "Ở ngay bên trong."

Nói xong cũng không đợi hắn đáp lại, nhún nhảy một cái chạy xa.

Bùi Lăng bước tới vén một góc rèm thêu, chỉ thấy bên trong là một căn phòng rất rộng lớn, chỗ sâu nhất xây dựng một đài cao.

Lúc này, dưới đài cao bày rất nhiều ghế, đã có tốp năm tốp ba người ngồi trong đó.

Phát hiện lại có người đến, đều rối rít quay đầu xem.

Thấy Bùi Lăng tuổi nhỏ lạ mặt, phần lớn những người có mặt đều không thấy hứng thú, nhưng đều tỏ ra thân thiện gật đầu chào hỏi hắn.

Bùi Lăng đảo mắt một vòng tìm một góc tối vắng vẻ không người ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã có người phục vụ bưng lên nước trà linh quả.

Hắn nhìn nước trà bưng lên, lá trà xanh ngọc linh khí dạt dào, phẩm chất linh trà này lại không thấp.

Mặc dù biết Lưu Lam hoàng triều là danh môn chính phái, thân phận của Vương Cao càng được đối xử long trọng, không thể có chuyện động tay động chân vào trong nước trà, nhưng Bùi Lăng vẫn chạm môi là thả, suy nghĩ đến hội giao dịch sắp bắt đầu.

Căn cứ lời giới thiệu của Thạch Vạn Lý về hội giao dịch đan sư trên đường tới, chủ yếu chia ra thành hai nửa.

Hơn nửa hiệp đầu là giao dịch chính thức, sau khi bắt đầu cần đan sư giao dịch đi đến đài cao, nói rõ vật phẩm cần thu mua hoặc bán ra trước mặt mọi người.

Sau đó muốn giao dịch sẽ trực tiếp truyền âm giao lưu, đến khi bàn bạc ổn thỏa có thể giao nhận ngay tại chỗ.

Thế nhưng, vì có rất nhiều đan sư tham gia hội giao dịch, không thể mỗi người đều có cơ hội lên sàn. Bởi vậy, chỉ có luyện đan sư thất phẩm trở lên hoặc là nộp một trăm linh thạch trung phẩm làm tiền thế chấp mới có tư cách này.

Mỗi người lên đài chỉ có thời gian một nén nhang.

Nửa phần sau là giao lưu tự do.

Chờ sau khi chính thức kết thúc giao dịch, các luyện đan sư có thể tùy ý trao đổi vật phẩm hoặc là tin tức, cũng có thể nhân cơ hội kết bạn đồng hành...

Người dẫn đầu hội giao dịch đan sư ở Mi Dương thành là luyện đan sư tứ phẩm Đồ Hòa, nói tổng thể đây là một trường hợp giao lưu đan sư không tập trung, không có hạn chế nghiêm khắc gì, chỉ đặt ra mấy quy tắc:

Một là tất cả vật giao dịch không quan tâm hữu hình hay vô hình, đều phải có liên quan đến luyện đan;

Hai là độ thật giả của vật phẩm và tin tức giao dịch đều dựa vào tầm mắt của mỗi người, Cát Viên cũng tốt, Đồ Hòa cũng được, tất cả đều không chịu trách nhiệm;

Ba là không được đấu pháp trong phạm vi Cát Viên!

Người vi phạm sẽ trục xuất ngay tại chỗ, vĩnh viễn không đi vào.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, lúc này hội giao dịch chưa bắt đầu, trên đài trống rỗng, có rất nhiều đan sư đang lục tục đến đây.

Có hai tên tu sĩ khí tức thâm trầm ngồi ngay phía dưới đài cao đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng có đan sư đi qua trò chuyện vài câu, bắt đầu giao nộp linh thạch đổi lấy một lá bùa có số thứ tự.

Thấy thế, Bùi Lăng cũng đứng dậy đi tới.

Phát hiện có người tới gần, một tên tu sĩ trong đó mở mắt ra, thấy Bùi Lăng vẫn còn rất trẻ, tu vi cũng chỉ Trúc Cơ, lập tức chậm rãi nói: "Trong lúc đại điển luận đan, số đan sư tham dự hội giao dịch tăng lên nhiều, tiền thế chấp lên đài giao dịch hơn nửa hiệp đầu là ba trăm viên linh thạch trung phẩm, sau khi kết thúc không bán hàng giả, không vi phạm quy định thì trả lại toàn bộ."

Chương 689: Tục Cốt Đan (1)

Ba trăm viên linh thạch trung phẩm?

Lại tăng hai trăm?

Nhưng điều này cũng không liên quan đến mình.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, Bùi Lăng cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm.

"Luyện đan sư ngũ phẩm?!" Tu sĩ kia giật mình buột miệng nói.

Nghe vậy, đồng bạn của hắn ta cũng lập tức ngước mắt nhìn, lúc quay đầu lại thấy rõ ngọc bội còn hơi ngẩn ngơ, đợi ánh mắt nhìn sang Bùi Lăng thấy hắn trẻ tuổi như vậy, chỉ là Trúc Cơ lại đã thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, lúc này mới nghiêm nghị!

Hai người lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, thái độ lập tức khách sáo hơn nhiều, vội vàng ghi chép cho hắn, lại lấy ra lá bùa dùng hai tay nâng đến trước mặt Bùi Lăng, rất cung kính nói: "Vị đại sư này, đây là bằng chứng lên đài của ngươi. Phía trước đã có hơn mười vị đan sư đang xếp hàng, nhưng đại sư là luyện đan sư ngũ phẩm, vì vậy mặc kệ có bao nhiêu người xếp phía trước, ngài có thể lên đài đầu tiên."

Bùi Lăng nhận lấy lá bùa, khẽ lắc đầu nói: "Không cần như thế, ta xếp ở giữa là đủ."

Đây là lần đầu tiên hắn tham gia loại hội giao dịch này, dù có Thạch Vạn Lý giới thiệu trước nhưng bản thân Thạch Vạn Lý cũng không phải đan sư, chưa từng đi vào nơi đây. Sự hiểu biết của Thạch Vạn Lý chỉ đến từ tình báo của Thiền Lâu.

Sau khi kể lại cho Bùi Lăng có phần không đầy đủ.

Cho nên Bùi Lăng dự định xem những người khác làm thế nào trước đã...

Nghe vậy, sau khi hai tên tu sĩ kia suy nghĩ liền lấy lại lá bùa muốn sửa một chút, nói: "Đại sư lên đài thứ năm được chứ?"

Thấy Bùi Lăng gật đầu, bọn họ cũng khẽ gật đầu, bấm ngón tay đánh vào mấy đạo pháp quyết, một lần nữa dùng hai tay trả lại cho Bùi Lăng.

Đã làm xong việc này, Bùi Lăng cũng trở lại chỗ ngồi lúc đầu ngồi xuống.

Theo thời gian trôi qua, lần lượt có luyện đan sư đến đây, trong chốc lát toàn bộ hành lang đã không còn chỗ ngồi.

Ngay cả trong góc ở chỗ Bùi Lăng cũng có rất nhiều người ngồi đầy xung quanh.

Không lâu sau, tu sĩ phụ trách đăng ký ngồi bên cạnh đài cao lặng yên rời đi.

Theo một tiếng khánh réo rắt, rèm thêu vốn rủ xuống xung quanh đột nhiên cuốn lên, tấm bình phong rộng mở lập tức đóng lại!

Sau đó một tu sĩ tuổi tác đã cao có khí tức cường đại, trên người mặc áo bào đan sư đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đi đến đài cao.

Thoạt nhìn tu sĩ lớn tuổi này khoảng hơn sáu mươi, râu tóc bạc trắng nhưng một đôi mắt trong vắt sáng tỏ, không hề cảm thấy già nua mà cả người tràn đầy sinh mệnh lực mạnh mẽ.

Sau khi hắn ta lên đài, vẻ mặt hòa ái dễ gần nhìn một vòng xung quanh, tiếng xì xào bàn tán dưới đài nhanh chóng dừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu tập trung sự chú ý vào trên người hắn ta.

Bùi Lăng nghe được có người ngồi bên cạnh dặn dò đồng bạn: "Đừng tám chuyện nữa, Đồ lão đã tới, hội giao dịch sắp bắt đầu rồi."

Trong lòng hắn khẽ dao động, thầm nghĩ chắc tu sĩ lớn tuổi này là vị luyện đan sư tứ phẩm duy nhất trong Mi Dương thành hiện nay, cũng là quan chủ khảo lần thi quận này, Đồ Hòa.

Quả nhiên, chỉ thấy giữa sân yên tĩnh lại, Đồ Hòa ho nhẹ một tiếng, mặt mỉm cười tự giới thiệu bản thân: "Lão phu Đồ Hòa là y chính y thự Mi Dương thành."

"Cũng là chủ của Cát Viên."

"Tiếp đón không chu đáo, kính xin chư vị thông cảm nhiều hơn."

Nghe vậy, giữa sân lập tức vang lên mấy lời khiêm tốn, phần lớn đan sư đều rối rít nói "không dám".

Đồ Hòa là đại sư luyện đan danh tiếng lâu năm, tu vi cũng không thấp, hắn ta chủ trì Cát Viên nhiều năm, dù là thực lực, địa vị hay thế lực đều có thể gọi là rất quan trọng ở Mi Dương quận.

Thân phận và tư lịch như vậy, đừng nói Cát Viên luôn dùng lễ để tiếp đón với đám đan sư, dù thái độ thật sự lạnh nhạt, có mấy người ở đây lại dám trách móc?

Càng không nói đến, xưa nay Đồ Hòa đều tự mình tọa trấn phía sau hội giao dịch, chỉ không tùy tiện lộ diện.

Lần này lại đích thân lên đài, khiến rất nhiều đan sư xuất thân bản địa vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt kích động.

Hiện tại có người vội vàng nói: "Đồ lão là bô lão đan đạo ở Mi Dương quận ta, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, tiếc rằng thấp cổ bé họng không dám làm phiền. Hôm nay có thể thấy phong thái của Đồ lão, đúng là may mắn!"

"Đúng là như thế! Đồ lão đức cao vọng trọng, tạo nghệ đan đạo có một không hai trong quận, Hướng Phong học sau tiến cuối ngưỡng mộ đã lâu, thấy được tôn nhan cũng không nhịn được vui mừng!"

"Vãn bối Dịch Long Đào ngại ngùng tự ti, chỉ dám thầm ngưỡng mộ trong lòng, cũng ngưỡng mộ Đồ lão đã lâu..."

"Đồ lão tài đức vẹn toàn, mặt hồng mắt sáng, đúng là tấm gương của chúng ta..."

Đám người mồm năm miệng liên tục lấy lòng, cố hết sức nịnh nọt.

Đồ Hòa đứng trên đài cao nghe vậy chỉ mỉm cười, sắc mặt không thay đổi chút nào.

Lấy thành tựu và quyền lực của hắn ta, đã sớm quen với tình cảnh này.

Hơn nữa, hắn ta cũng đủ tự tin nhận lấy sự khen ngợi này!

Lúc này để đám người bày tỏ một lát, liền đưa tay ra hơi đè xuống.

Thấy thế, toàn bộ chính đường nhanh chóng yên tĩnh lại, trong khoảnh khắc đã yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nín thở tập trung lắng nghe hắn ta nói chuyện.

Chương 690: Tục Cốt Đan (2)

Đồ Hòa chậm rãi nói: "Chư vị quá khen, lão phu áy náy."

"Tốt, hôm nay là ngày hội giao dịch, chắc hẳn rất nhiều người đều đến vì việc này."

"Lão phu cũng không tiện giọng khách át giọng chủ."

"Vẫn nên nói về việc chính."

"Chắc hẳn dù các vị lần đầu đến đây cũng đã nghe ngóng về quy củ của hội giao dịch, lão phu cũng không nói nhiều nữa ."

"Hiện tại mời vị đạo hữu thứ nhất lên đài, trình bày điều cần thiết."

Nói xong đi xuống đài cao, ngồi xuống chỗ trống được cố ý để lại ở cách đó không xa.

Trong đám người, chẳng mấy chốc có một tu sĩ cẩm bào bước nhanh ra.

Tu sĩ này có tu vi Kết Đan, hắn ta đi đến phía dưới đài cao, trước tiên khom người thi lễ với Đồ Hòa một cái, lúc này mới nhanh chóng đi lên đài vái chào xung quanh, mới mỉm cười nói: "Tại hạ Thủy Trí Mộc đan sư thất phẩm, muốn thu mua mấy vị thuốc."

"Theo thứ tự là Phù Văn Trúc, Úc Ly, Hạm Đọa Tinh Phách và Đảm Bồ Bác Già Hoa."

"Ngoài ra, có một đạo tàn phương Tục Cốt Đan và một vào Trú Nhan Đan cần bán ra."

Thủy Trí Mộc cũng không nhiều lời về việc muốn thu mua dược liệu, dường như ngầm thừa nhận đan sư ở đây đều hiểu rõ ràng.

Thế nhưng, hắn ta kỹ càng giới thiệu đan phương Tục Cốt Đan, Tục Cốt Đan là đan dược cấp độ Kết Đan, có thể tái tạo lại tay chân bị gãy, hiệu quả kì diệu.

Mọi người đều biết sau khi tu vi đạt tới Kết Đan, nhục thân bắt đầu nhận đạo.

Cấp độ sinh mệnh của toàn bộ tu sĩ đều xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất vì điều này!

Cũng vì lý do này, một khi nhục thân nhận đạo có chỗ hao tổn khiến đạo thể có khuyết thiếu không tròn đầy trở lại, khó mà tiến vào cảnh giới càng cao hơn.

Tục Cốt Đan này lại có thể chữa trị đạo thể ở một mức độ nào đó!

Thủy Trí Mộc bỏ ra nửa ngày miêu tả tác dụng và giá trị của loại đan phương này, cuối cùng do dự nhìn Đồ Hòa một chút, mới hời hợt bổ sung một câu: "Chỉ là đan phương này không được đầy đủ, muốn suy tính ra đan phương hoàn chỉnh, vẫn có chút khó khăn..."

Ngay sau đó lại bắt đầu chào hàng Trú Nhan Đan do mình luyện chế, đan dược này có thể giữ lại tuổi hoa của tu sĩ, trẻ mãi không già, hơn nữa dùng lâu dài còn có thể tẩm bổ dung nhan...

Bùi Lăng bình tĩnh ngồi nghe, tất cả dược liệu mà Thủy Trí Mộc cần mua đều có trong túi trữ vật của hắn.

Bùi Lăng không có hứng thú với Trú Nhan Đan mà đối phương bán ra.

Ngược lại loại đan phương đan dược chữa thương Tục Cốt Đan này, lại khiến hắn dao động.

Nhưng cũng tiếc đây chỉ là một phần tàn phương...

Lúc này, đã thấy ánh mắt Thủy Trí Mộc ngưng lại, bờ môi mấp máy hình như đang nhanh chóng truyền âm với người nào đó.

Không lâu sau hắn ta gật đầu đi xuống đài cao.

Cùng lúc đó một đan sư vẻ ngoài tuấn tú quần áo rực rỡ cũng đứng lên từ trong đám người, đi đến dưới đài, lấy ra một đoạn trúc màu đồng xanh từ trong túi trữ vật ngay trước mặt mọi người, trên đoạn trúc trải rộng đường vân thanh phù.

Sau khi đan sư quần áo rực rỡ đặt nó lên chiếc bàn dài trước mặt Đồ Hòa liền nói với Thủy Trí Mộc: "Đây là Phù Văn Trúc đổi lấy một viên Trú Nhan Đan cực phẩm hoặc là ba mươi viên Trú Nhan Đan thượng phẩm, không cần phẩm chất khác."

Thủy Trí Mộc nhìn chằm chằm đoạn trúc thanh đồng kia một lát, khẽ gật đầu, hắn ta là luyện đan sư thất phẩm, mặc dù còn chưa luyện chế ra đan dược cực phẩm, thượng phẩm lại không khó.

Lập tức lấy ra một cái bình ngọc, nói: "Đây là ba mươi viên Trú Nhan Đan."

Tâm niệm vừa động, bình ngọc đột rơi xuống trên bàn dài, sau đó đưa tay ra đánh một chiêu lấy Phù Văn Trúc đến trước mặt cẩn thận xem xét.

Đan sư quần áo rực rỡ kia cũng mở bình ngọc, kiểm tra Trú Nhan Đan bên trong.

Đôi bên nhanh chóng xác nhận đồ vật không có vấn đề, cuộc giao dịch này đã hoàn thành.

Thấy đan sư quần áo rực rỡ thu hồi Trú Nhan Đan, dự định quay về chỗ, Thủy Trí Mộc vội hỏi: "Vị đạo hữu này, có muốn suy tính tàn phương Tục Cốt Đan một chút không?"

"Không cần!" Đan sư quần áo rực rỡ nghe vậy lập tức lắc đầu.

Đan phương không trọn vẹn luôn rất khó, không nói đến vấn đề khó phân biệt thật giả, dù là thật mà không có tạo nghệ đan đạo khá vững chắc, căn bản không thể suy tính hoàn chỉnh. Càng khỏi phải nói trong thời gian này cần tiêu hao nhân lực, vật lực và thời gian to lớn.

Ví dụ sau khi trả giá to lớn lại thất bại trong gang tấc, cuối cùng chưa thể suy tính thành công nhiều vô số kể.

Không có mấy luyện đan sư bằng lòng làm loại việc tốn công mà không có kết quả này.

Chỉ có những đại sư chân chính hoặc là luyện đan sư tân thủ cái gì cũng không hiểu mới cảm thấy hứng thú.

Vì vậy bước chân của đan sư quần áo rực rỡ này cũng không dừng lại một chút, đi thẳng về chỗ ngồi.

Lúc này, Thủy Trí Mộc vẫn còn thời gian giao dịch, chẳng mấy chốc lại có người truyền âm với hắn ta nhưng không bàn được bao lâu, hắn ta đã lắc đầu.

Hiển nhiên đối phương ra giá không đạt tới ranh giới cuối cùng của hắn ta.

Thấy thời gian một nén nhang sắp đến, lại chậm chạp không có người bàn lại giá, Bùi Lăng đột nhiên truyền âm nói: "Ta có Hạm Đọa Tinh Phách đổi đan phương Trú Nhan Đan."

Chương 691: Tàn phương cũng có thể thu nhận sử dụng? (1)

Bùi Lăng không có hứng thú với Trú Nhan Đan.

Nhưng đan phương Trú Nhan Đan lại giá trị có nhất định với hắn.

Trên người Thủy Trí Mộc có không ít Trú Nhan Đan, hiển nhiên đã nắm giữ phương pháp luyện chế Trú Nhan Đan.

"Không được!" Thủy Trí Mộc nhanh chóng đáp lại, "Chỉ một vị dược liệu căn bản không đáng đổi một bộ đan phương, huống chi Trú Nhan Đan còn là đan dược xưa nay không cần lo lắng nguồn tiêu thụ!"

"Nếu đổi tàn phương Tục Cốt Đan còn có thể cân nhắc."

Bùi Lăng truyền âm nói: "Tàn phương khó phân biệt thật giả, ta cũng không có nhiều thời gian để suy đoán hoàn chỉnh như vậy. Ta chỉ muốn đan phương Trú Nhan Đan! Nếu một vị Hạm Đọa Tinh Phách không đủ, lại thêm một gốc Đảm Bồ Bác Già Hoa."

Hạm Đọa Tinh Phách và Đảm Bồ Bác Già Hoa?

Thủy Trí Mộc vui mừng, một mình đối phương lại có hai thiên tài địa bảo mà hắn ta cần!

Thế nhưng, dù ở chỗ nào, Trú Nhan Đan đều được nữ tu và một vài nam tu hoan nghênh.

Tài liệu luyện chế của nó cũng không khan hiếm, chi phí có thể gọi là rẻ tiền, nhưng có thể đạt được lợi nhuận gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần.

Có thể nói, loại đan dược này kiếm được linh thạch nhanh nhất trong toàn bộ đan dược cấp độ Trúc Cơ!

Bởi vậy, dùng đan phương Trú Nhan Đan đổi hai phần thiên tài địa bảo, hắn ta vẫn thấy hơi thiệt...

Đương nhiên, hắn ta cũng có thể ngụy trang một phần đan phương Trú Nhan Đan giả cho đối phương.

Dựa theo quy củ Cát Viên, chỉ cần đối phương không nhận ra, hắn ta có thể không tốn chi phí lấy được hai phần dược liệu trân quý cần mua đã lâu.

Nhưng là tu sĩ bản địa Mi Dương quận, tiếp theo hắn ta vẫn phải thường xuyên đến Cát Viên trong một khoảng thời gian khá dài, hơn nữa là luyện đan sư thất phẩm, nhìn về lâu về dài thì chữ tín và danh dự của mình còn quan trọng hơn cả một tờ đan phương!

Cân nhắc lợi hại, trong lòng Thủy Trí Mộc lập tức dao động.

Lúc này thời gian giao dịch cũng sắp hết, hắn ta cắn răng một cái, trầm giọng truyền âm: "Tốt! Vậy lấy Hạm Đọa Tinh Phách và Đảm Bồ Bác Già Hoa giao dịch đi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức đứng dậy đi đến chiếc bàn dài trước mặt Đồ Hòa.

Hạm Đọa Tinh Phách là một thứ giống với thủy tinh do dị tộc sống dưới nước chết đi mới tạo ra, mà loại dị tộc sống dưới nước này có trời đất sinh dưỡng, chỉ bất ngờ được sinh ra đời, coi như chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.

Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, dù không tiếc linh thạch, lúc cần mua cũng động một tí là năm chữ số.

Về phần Đảm Bồ Bác Già Hoa, trên lý thuyết bình thường hơn Hạm Đọa Tinh Phách rất nhiều. Chỉ cần nơi có hoàn cảnh thích hợp là có thể sinh trưởng.

Vấn đề là, nó chỉ sinh trưởng ở nơi nguy hiểm ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng phải cẩn thận.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể thường xuyên chạy tới chỗ kia hái thuốc...

Cho nên cũng rất hiếm thấy trên thị trường.

Cũng chỉ có loại vọng tộc nhiều năm như Cửu A Lệ thị, trong khố phòng mới chồng chất đủ loại thiên tài địa bảo vô cùng trân quý với người ngoài.

Trong số tài liệu tu luyện mà Lệ Liệp Nguyệt chuẩn bị cho Bùi Lăng, hai loại dược liệu này đều chỉ là vật tầm thường.

Chờ Bùi Lăng trở về Trọng Minh tông còn có thể tìm Lệ sư tỷ để bổ sung.

Lúc này, Bùi Lăng rất tùy ý lấy ra hai phần dược liệu đặt ở trước mặt Đồ Hòa.

Cùng lúc đó, Thủy Trí Mộc cũng đi xuống từ trên đài cao, lấy ra môt cái ngọc giản trống không từ trong túi trữ vật, tập trung ghi chép đan phương luyện chế Trú Nhan Đan vào trong đó, chưa đưa cho Bùi Lăng, hệ thống đã nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng âm thầm gật đầu.

Cực kỳ tốt, đan phương đối phương cho là thật.

Nghĩ vậy, hắn tiếp nhận ngọc giản do đối phương đưa tới, tùy ý liếc nhìn nội dung trong đó, vừa ghi nhớ những dược liệu cần thiết, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên: "Leng keng! Hoàn thành thu nhân sử dụng đan phương xa lạ ở ngoại giới, mời ký chủ đặt tên."

"Trú Nhan Đan." Sau khi Bùi Lăng đặt tên ở trong lòng, đặt ngọc giản xuống, gật đầu nói: "Đan phương không có vấn đề."

Vào lúc này, Thủy Trí Mộc cũng kiểm tra xong Hạm Đọa Tinh Phách và Đảm Bồ Bác Già Hoa, gật đầu nói: "Hạm Đọa Tinh Phách và Đảm Bồ Bác Già Hoa cũng không thành vấn đề."

Thế là, giao dịch hoàn thành.

Bùi Lăng đang muốn về chỗ, Thủy Trí Mộc lại có suy nghĩ.

Đan sư này trông rất trẻ tuổi, ra tay lại rất hào hoa xa xỉ, ngay cả mấy thứ hiếm thấy như Hạm Đọa Tinh Phách và Đảm Bồ Bác Già Hoa cũng có thể tiện tay lấy ra, hiển nhiên vốn liếng phong phú.

Ngay lập tức, hắn ta gọi Bùi Lăng lại, lấy ra một miếng da thú ố vàng từ trong túi trữ vật, nửa trên của tấm da thú trông vẫn hoàn chỉnh, nửa phần dưới lại mấp mô như bị sâu bọ gặm cắn, hoàn toàn thiếu gần một phần ba.

Da thú vừa xuất hiện trong tay Thủy Trí Mộc, bên tai Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Hả?

Lại có đan phương?

Bùi Lăng ngẩn ngơ nhìn tấm da thú trong tay Thủy Trí Mộc, khách sáo nói: "Vị đạo hữu này, tàn phương Tục Cốt Đan này của ta tuyệt đối là thật!”

Chương 692: Tàn phương cũng có thể thu nhận sử dụng? (2)

“Hơn nữa, không nói đến đan phương, miếng da dị thú ghi chép đan phương này cũng rất hiếm thấy, có giá trị không nhỏ!"

"Thử hỏi nếu không phải hàng thật, ai lại tốn kém để làm giả như thế?"

"Đây là đan phương cấp độ Kết Đan!"

"Còn là một trong số đan dược ít ỏi có thể chữa trị đạo thể."

"Nếu đan phương đầy đủ, giá trị của nó sẽ tính bằng linh thạch thượng phẩm!"

"Nhưng bây giờ chỉ cần ba trăm... Không, một trăm viên linh thạch trung phẩm, ngươi có thể cầm đi!"

Bùi Lăng dừng chân, sắc mặt dần thay đổi!

Không phải là vì Thủy Trí Mộc mà vì hệ thống vẫn có thể thu nhận sử dụng đan phương không trọn vẹn như thường?!

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đang muốn lập tức đồng ý, nhưng ngay lúc đó lại kìm nén sự nôn nóng, lập tức không nhanh không chậm nói: "Một trăm linh thạch trung phẩm quá đắt, nhiều nhất năm mươi!"

"Thành giao!" Thủy Trí Mộc không hề chậm trễ gật đầu, lập tức nhét da thú vào trong tay Bùi Lăng.

Lúc hắn ta còn là luyện đan sư cửu phẩm, lại còn trẻ trung bộp chộp đi lên chợ, bị gian thương lừa gạt đến đầu óc choáng váng, lấy ra tất cả vốn liếng mua tàn phương này cứ như nhặt được chí bảo.

Lúc ấy còn ngây thơ mơ mộng dựa vào tài trí của mình có thể suy tính nó hoàn chỉnh, hót một tiếng khiến cả gia tộc ngạc nhiên, lên như diều gặp gió, cưới công chúa hoàng triều, đi đến đỉnh phong đan sư.

Nhưng...

Dù sao hắn ta đã nhớ kỹ từng chữ trong tàn phương, hiện tại mình bán da thú cũng không có bất kỳ tổn thất nào, có thể làm thịt một viên linh thạch của đối phương cũng là một viên!

Bùi Lăng thấy thế, trực tiếp lấy ra năm mươi viên linh thạch trung phẩm từ trong túi trữ vật đưa tới.

Thủy Trí Mộc hơi kiểm tra, phát hiện linh thạch không có vấn đề liền thu vào túi trữ vật, dứt khoát lưu loát quay đầu rời đi.

Giao dịch đã hoàn thành ngay trước mặt Đồ Hòa, bây giờ đối phương muốn đổi ý cũng vô ích!

Bùi Lăng mở da thú ra, vội vàng nhìn mấy cái, thấy nội dung bên trên được viết bằng vân triện, từng chữ lớn khoảng móng tay được viết chi chít.

Sau khi hắn nhớ đại khái có những vật liệu nào liền thu nó vào túi trữ vật, trở về chỗ ngồi của mình.

Lúc này thời gian một nén nhang đã đến, Thủy Trí Mộc đổi được ba vị thiên tài địa bảo chờ đợi đã lâu, ngay cả tàn phương luôn tồn trong tay cũng đã bán ra, vô cùng hài lòng đi xuống đài cao.

Ngay sau đó là một đan sư ăn mặc vô cùng lộng lẫy đi lên, dáng người hắn ta cao lớn, khuôn mặt như ngọc, mặc một bộ đạo bào cổ tròn tay áo hẹp nền xanh nhạt óng ánh màu vàng thêu uyên ương ngậm chi, thoạt nhìn chất vải của đạo bào, dường như lúc dệt đã kẹp vào tơ vàng, nhìn kỹ những ánh váng thỉnh thoảng lóe lên kia lại là từng phù văn kích cỡ như đầu ruồi..

Áo bào đã tinh tế như vậy, càng khỏi phải nói đến cái ngọc quan trên đầu hắn, trụy lĩnh ở ngực, điệp tiệp bên hông, chân đi giày pháp... Đầy đủ rất nhiều loại trang sức, không có chỗ nào không phải là pháp bảo thượng giai lấp lánh ánh sáng.

Nói tóm lại, người này vừa lên đài còn chưa mở miệng, cảm giác giàu có đã đập vào mặt.

"Tại hạ Quý Đoan Ngôn." Lúc đan sư này nhìn quanh toát ra vẻ cực kỳ tự tin, cao giọng nói, "Đan sư bát phẩm. Lần này đến cũng không có thứ cần bán ra, mà vì muốn mua."

"Hiện tại đang cần gấp Tứ Vị Mộc, Thảo Long Châu Trướng, linh hỏa tiên thiên vô chủ và rất nhiều đan dược thượng phẩm."

"Không quan tâm giá cả."

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Trên tay ta có một nhóm Bồi Nguyên Đan cực phẩm."

"Đan dược cực phẩm?" Đầu tiên Quý Đoan Ngôn khẽ giật mình, lập tức đáp lại, "Bồi Nguyên Đan chỉ là đan dược cơ sở Luyện Khí kỳ, một linh thạch trung phẩm một viên, có bao nhiêu thu bấy nhiêu."

Một viên linh thạch trung phẩm tương đương với một vạn linh thạch hạ phẩm, trao đổi một viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm cũng gần bằng giá thị trường.

Thế nhưng, hiện tại Bùi Lăng căn bản không thiếu linh thạch, lập tức truyền âm nói: "Ta muốn đan phương Trúc Cơ kỳ trở lên, ngươi cần bao nhiêu Bồi Nguyên Đan cực phẩm, chỗ ta có bấy nhiêu!"

Quý Đoan Ngôn nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, đan dược cực phẩm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngay cả Đồ Hòa đại sư cũng không dám nói như thế! Hiện tại còn có rất nhiều người truyền âm với hắn ta, hắn ta cũng không muốn với lãng phí thời gian đối phương!

Thế là truyền âm nói: "To mồm ghê nhỉ! Nhưng ta không có đan phương gì. Hơn nữa, phân biệt đan phương thật giả sẽ lãng phí thời gian của chúng ta. Đã rắc rối như vậy, không bằng ta giao dịch với những người bằng lòng lấy linh thạch."

Thấy tình hình này, Bùi Lăng nhướn mày không tiếp tục truyền âm.

Không lâu sau đã có một người đứng lên, đi đến trước mặt Đồ Hòa và Quý Đoan Ngôn, theo thường lệ hành lễ với vị Đồ lão này, đôi bên một tay giao linh thạch, một tay giao đan dược, rất nhanh đã hoàn thành cuộc giao dịch này.

Đương nhiên, không chỉ một luyện đan sư có được đan dược thượng phẩm, không biết tên luyện đan sư bát phẩm kia lại truyền âm với ai, tiếp theo lại có một người lên đài giao dịch với hắn ta...

Sau thời gian một nén nhang, lần lượt có mười mấy người đi qua giao dịch, tên luyện đan sư bát phẩm này thu mua đến mấy ngàn viên đan dược thượng phẩm các loại, tài lực hùng hậu, khiến tất cả đan sư trong hội giao dịch đều thấy choáng váng.

Chương 693: Giả!

Chỉ có điều, mặc dù nơi đây có rất nhiều đan dược thượng phẩm, lại không ai nhắc đến Tứ Vị Mộc, Thảo Long Châu Trướng và linh hỏa mà Quý Đoan Ngôn cần.

Chẳng mấy chốc, thời gian của Quý Đoan Ngôn đã hết, tên luyện đan sư thứ ba ra sân.

"Tại hạ Tưởng Du, luyện đan sư bát phẩm, cần mua Trúc Cơ Đan thượng phẩm, Hóa Hình Đan thượng phẩm và Tẩy Tủy Đan thượng phẩm..." Một nữ đan sư chậm rãi lên đài, khí tức của nàng là tu vi Kết Đan, thoạt nhìn tuổi tác hơi lớn khoảng trên dưới ba mươi, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú như ngọc, vẻ ngoài không được tính là tuyệt thế lại rất quyến rũ.

Sau khi nàng đứng trên đài cao, đánh giá vài phía dưới lần, mở miệng nói, "Lấy linh thạch giao dịch."

Vừa nói xong, nàng đã tỏ vẻ tập trung lắng nghe, rất hiển nhiên đã có người đang bàn giá tiền với nàng.

Trong chốc lát, mấy đan sư lần lượt tiến về cái bàn dài trước mặt Đồ Hòa, tiến hành giao dịch.

Việc mua bán của Tưởng Du hoàn thành rất thuận lợi, thời gian chưa tới nàng đã chủ động đi xuống đài cao.

Thế là, vị luyện đan sư thứ tư ra sân...

Sau khi xem hết quá trình giao dịch của bốn người trước, Bùi Lăng cũng đã hiểu gần đủ, trong hội giao dịch đan sư này, đan dược và linh thạch là tiền tệ thường dùng nhất.

Dù sao tất cả mọi người là luyện đan sư, thiếu nhất đủ loại dược liệu hiếm thấy.

Ngược lại đan dược thành phẩm không phải thứ hiếm có.

Lúc này, thời gian của luyện đan sư thứ tư đã đến, đến lượt Bùi Lăng lên đài.

Sau khi hắn đi đến đài cao, nhìn xung quanh một vòng, chợt nói: "Tại hạ Vương Cao thu đan phương Trúc Cơ kỳ trở lên, tàn phương cũng được. Có thể dùng đan dược cực phẩm hoặc là linh thạch giao dịch."

Nghe vậy, toàn trường đều giật mình!

Ngay sau đó, dưới đài lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán.

Rất nhiều đan sư rối rít châu đầu ghé tai: "Thu mua đan phương thì cũng thôi, tàn phương cũng muốn? Còn dùng đan dược cực phẩm để thu?"

"Nhìn tuổi tác của tiểu tử này, hơn phân nửa là vừa trở thành luyện đan sư không hiểu cái gì hết! Chắc là con em thế gia, trưởng bối trong nhà không để ý, để tên bại gia tử này trộm bảo vật trong gia tộc đến tham gia trò vui."

"Người trẻ tuổi mới vào đan đạo, khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng..."

"Tiểu bối Thủy gia lên đài đầu tiên cũng là một ví dụ... Năm đó, nếu không phải cha hắn kịp thời phát hiện điều không đúng, đánh hắn một trận đuổi ra khỏi đan phòng, chỉ sợ đến nay còn đang đau khổ nghiên cứu phần tàn phương có lai lịch phi phàm kia..."

"Đừng nghĩ như vậy, có lẽ cái gọi là đan dược cực phẩm của hắn có vấn đề gì đó gì thì sao."

"Đan dược cực phẩm giả? Ha ha ha... Dùng mấy trò vặt ở chỗ khác thì cũng thôi, dù sao thiên hạ rộng lớn, luôn có một số người thấy lợi tối mắt..."

"Dám dùng ở triều ta thì sai rồi."

"Nhất là hôm nay Đồ lão vẫn còn ở đó... Tiểu tử này đúng là không biết tự lượng sức mình."

Trong tiếng bàn tán, bên tai Bùi Lăng vang lên một cái truyền âm: "Ngươi có đan dược cực phẩm gì?"

"Bồi Nguyên Đan cực phẩm, còn có Trúc Cơ Đan cực phẩm." Bùi Lăng lập tức trả lời.

Đối phương nhanh chóng truyền âm nói: "Tốt! Chỗ ta có một phần tàn phương Trừng Tâm Đan! Đây là đan dược cấp độ Trúc Cơ, công hiệu là có thể trợ giúp tu sĩ làm sáng tỏ tạp niệm, loại bỏ suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ, còn có hiệu quả áp chế tâm ma nhất định... Tàn phương này đổi lấy ba viên Trúc Cơ Đan cực phẩm của ngươi thì như thế nào?"

Cùng một cấp độ, giá trị đan phương chắc chắn cao hơn đan dược.

Cho dù Trừng Tâm Đan này có thể giúp tu sĩ giữ đạo tâm kiên định, lại không có tác dụng lớn với mình, nhưng sau khi luyện chế vẫn có thể bán cho những người khác.

Nhất là đủ loại Ma môn như Trọng Minh tông, đệ tử cấp thấp đều cần đến.

Chỉ là, đan dược bình thường không thể so sánh với Trúc Cơ Đan.

Đặc biệt còn là Trúc Cơ Đan cực phẩm.

So sánh ra, thứ đối phương lấy ra giao dịch cũng không phải đan phương hoàn chỉnh, chỉ là một phần tàn phương, bình thường giá thị trường nhất định phải giảm nhiều.

Cứ thế, ba viên Trúc Cơ Đan cực phẩm cũng coi như công bằng.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Có thể, nhưng ta muốn kiểm tra độ thật giả của tàn phương trước."

Nghe vậy, chỉ thấy một tên tu sĩ dáng người cao lớn mặc áo bào màu đỏ tím đứng ra từ trong đám người, hắn ta đi ra khỏi đám người, sải bước đi đến cái bàn dài trước mặt Đồ Hòa, nhẹ gật đầu với trên đài.

Bùi Lăng thấy thế lấy ra ba viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, đặt vào một cái bình ngọc trống, giơ tay lên, bình ngọc nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trên bàn dài.

Ở đây đều là đan sư, độ phân biệt với đan dược vượt xa người ngoài nghề.

Dù thời gian ba viên Trúc Cơ Đan cực phẩm xuất hiện rất ngắn ngủi, vẫn có rất nhiều luyện đan sư ánh mắt sắc bén nhanh chóng xác định, không sai được!

Đúng là đan dược cực phẩm chân chính!

Lập tức, toàn bộ trong phòng đều phấn chấn!

Thậm chí Đồ Hòa vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt ra, ánh mắt đảo qua trên người Bùi Lăng, như có điều suy nghĩ.

Đôi mắt tu sĩ áo bào đỏ tím sáng lên, chợt lấy ra một cái ngọc giản vô cùng cổ xưa từ trong túi trữ vật, thậm chí nó còn thiếu một góc, vừa nhìn đã biết rất nhiều năm rồi, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện phức tạp.

Chương 694: Thu mua rất nhiều đan phương (1)

Chỉ là...

Bùi Lăng nhìn cái ngọc giản này, sắc mặt hơi trầm xuống.

Hệ thống không có bất kỳ phản ứng gì, cái gọi là tàn phương này là giả!

"Vương đạo hữu, đây là tàn phương Trừng Tâm Đan, kính xin ngươi xem qua." Tu sĩ áo bào đỏ tím chắp tay nói, nhưng trong lòng thì cười đắc ý.

Vốn đan phương là vật phẩm giao dịch có nguy hiểm cao nhất trong hội giao dịch Cát Viên.

Nhưng đây còn là tàn phương không hoàn chỉnh.

Đừng nói tiểu tử đen gầy trên đài này, dù loại luyện đan sư tứ phẩm như Đồ Hòa đại sư, dù thế nào cũng phải tốn ít nhất thời gian mấy ngày mới có thể suy tính đưa ra thật giả!

Hội giao dịch hôm nay rồi sẽ kết thúc, dựa theo quy tắc đợi lát nữa rời khỏi cửa Cát Viên dù Vương Cao này phát hiện bị lừa cũng chỉ có thể tự nhận không may.

Lần này tới Cát Viên, vốn chỉ muốn tìm kiếm đường đi, lại không ngờ gặp phải một con dê béo mới ra đời, để hắn phát tài được một khoản!

Nói xong, tu sĩ áo bào đỏ tím đặt ngọc giản lên trên bàn dài, đưa tay chộp về phía bình ngọc chứa Trúc Cơ Đan cực phẩm.

Xoạt!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa tay đánh ra một chiêu, chộp bình ngọc cách đó không xa về lòng bàn tay.

Tu sĩ áo bào đỏ tím một phát bắt hụt, đầu tiên khẽ giật mình, chợt nhíu mày lại, tu vi của đối phương chỉ là Trúc Cơ nhưng tốc độ bắt đồ cách không cực nhanh, rõ ràng bình ngọc cách hắn ta gần hơn, vậy mà không kịp ngăn cản.

"Có ý gì?" Tu sĩ áo bào đỏ tím nghiêm nghị chất vấn.

Dựa theo quy tắc, hiện tại là giai đoạn kiểm hàng, đôi bên đều không thể ngăn đối phương nhìn đồ trao đổi để kiểm tra thật giả.

"Ngọc giản của ngươi là ngụy tạo." Bùi Lăng bình tĩnh nói, "Cho nên cái gọi là tàn phương này, chắc chắn cũng là giả."

Hệ thống không nhắc nhở thu nhận sử dụng, chắc chắn tàn phương của đối phương có vấn đề!

Dùng ngọc giản ghi chép tàn phương, nghĩ cũng biết chắc chắn là giả.

Tu sĩ áo bào đỏ tím nghe vậy khẽ giật mình, ngọc giản của hắn ta đúng là ngụy tạo.

Nhưng đối phương cũng không chạm tới lại lập tức nhận ra được?

Thế nhưng, bây giờ trọng điểm không phải cái này.

Tu sĩ áo bào đỏ tím nhanh chóng kịp phản ứng, mặc dù bị đối phương biết được tàn phương là giả, mình cũng không thể thừa nhận! Nếu không tiếp theo hắn ta sẽ mất sạch danh tiếng trong hội giao dịch đan sư, sẽ không có ai chịu giao dịch với hắn ta nữa!

"Hừ! Ngươi nhìn cũng chưa nhìn tàn phương Trừng Tâm Đan này của ta, dựa vào cái gì nói đó là giả?!" Tu sĩ áo bào đỏ tím lập tức giận dữ nói, lại nhanh chóng thu lại ngọc giản, sau đó vừa quay về bên trong đám đông vừa lớn tiếng nói, "Không thu được thì đừng có thu, lãng phí thời gian của ta!"

Thấy cảnh này, Đồ Hòa đang ngồi ngay ngắn uống linh trà bên cạnh bàn dài không nhịn được nhướn mày.

Hắn ta có ấn tượng với tu sĩ áo bào đỏ tím này.

Người này tên là Khang Thừa Chí, tự xưng là luyện đan sư tán tu từ nơi thuộc quản lý Cửu Nghi sơn đến hoàng triều tham gia luận đại điển đan.

Khoảng hơn nửa tháng trước, hắn ta thông qua kiểm tra luyện đan sư bát phẩm ở Bách Công nha Mi Dương thành.

Lúc ấy Đồ Hòa đang rảnh rỗi, đúng lúc đứng trong chỗ tối xem lần tuyển chọn đó, vì vậy có ấn tượng với Khang Thừa Chí.

Hậu bối này gần trăm tuổi, tạo nghệ đan đạo và tu vi của bản thân đã được coi là xuất sắc ở trong số tán tu. Nhưng đại điển luận đan chỉ hạn chế niên kỷ, cùng có cả ma tu tham gia, so sánh Khang Thừa Chí với rất nhiều đệ tử đan đạo được môn phái lớn tỉ mỉ bồi dưỡng, hoặc là đan sư có truyền thừa, khó tránh khỏi hơi không đáng chú ý.

Nhưng cân nhắc đến đan sư tán tu có thể thông qua tuyển chọn đã rất hiếm có.

Đồ Hòa không nhịn được chú ý Khang Thừa Chí hơn mấy phần.

Thậm chí còn từng cân nhắc chờ đại điển luận đan kết thúc, nếu người này bằng lòng ở lại hoàng triều, có thể quan tâm đôi chút.

Dù sao ngoại trừ người địa phương được lớn lên ở hoàng triều, loại tán tu ngoại cảnh có chút tài nghệ nhưng không có sự che chở cường đại là người dễ dàng quy thuận nhất.

Nhưng hiện tại Khang Thừa Chí này chột dạ như thế, rất hiển nhiên tàn phương do đối phương lấy ra thật sự có vấn đề!

Chỉ có điều, sao luyện đan sư tên là Vương Cao lại nhìn ra được?

Lúc Khang Thừa Chí mới lấy cái ngọc giản kia ra, Đồ Hòa không nhìn ra điều khác thường.

Vương Cao này đứng trên đài cao, chỉ đứng đằng xa xa thoáng nhìn qua đã nhận ra điều kỳ quặc ở bên trong?

Là tầm mắt của tiểu tử này hơn người, hay đang lừa dối?

Cùng lúc đó, còn có một vài tu sĩ trong đám đông dưới đài đang rục rịch muốn hành động, ánh mắt lóe lên, không hẹn mà cùng bỏ ý tưởng dùng giả tàn phương lừa gạt đan dược cực phẩm.

Mặc dù tiểu tử tên Vương Cao này tuổi còn trẻ, lại không dễ lừa gạt.

Một khi bị hắn nhìn thấu, chẳng những không đổi được đan dược cực phẩm, còn ảnh hưởng đến uy tín của mình...

Vào lúc này, bên tai Bùi Lăng lại truyền tới một giọng nói trong trẻo ngọt ngào, lại là một nữ đan sư, nói: "Đan phương Tụ Nguyên Đan! Không phải tàn phương, là đan phương hoàn chỉnh, đổi mười viên Trúc Cơ Đan cực phẩm."

"Nếu số lượng Trúc Cơ Đan cực phẩm trên người ngươi không đủ, vậy có thể viết phiếu nợ ngay trước mặt Đồ lão."

Chương 695: Thu mua rất nhiều đan phương (2)

"Trả cho ta trước lúc đại điển luận đan kết thúc là được."

Mặc dù Tụ Nguyên Đan chỉ là một trong đan dược Trúc Cơ kỳ thường thấy nhất, nhưng giá cả đan phương hoàn chỉnh sẽ đắt hơn tàn phương nhiều.

Dưới tình huống bình thường, đan dược Luyện Khí và Trúc Cơ kỳ không thể nào dùng giá cả để đổi lấy nó.

Nhưng Trúc Cơ Đan cực phẩm...

Dù với đan sư cấp thấp của Lưu Lam hoàng triều, cũng có thể gặp nhưng không thể cầu.

Dù sao không có thân phận địa vị tương đương hoặc là đúng lúc có quen biết với đan sư có thể luyện chế đan dược như thế, bình thường chỉ có hai đường tắt giành đan dược cực phẩm.

Thứ nhất, thi vào một nhóm thư viện đứng đầu hoàng triều, đồng thời lực áp quần hùng trở thành người nổi bật trong đó, vậy hàng năm sẽ có hạn ngạch nhất định, có thể lựa chọn hối đoái đan dược cực phẩm;

Thứ hai, thông qua kiểm tra tiên khoa hoặc phàm khoa, đồng thời lực áp quần hùng, đứng hàng đầu, trong khen thưởng cũng sẽ có hạn mức nhất định, có thể lựa chọn đổi thành đan dược cực phẩm... Sau đó không ngừng tăng lên trong hệ thống quản lý của hoàng triều, đến quan viên cấp độ cao giai cũng có thể tiếp tục hưởng thụ hạn ngạch đan dược cực phẩm...

Ngoại trừ cái đó ra, tất cả con đường có thể có được cực phẩm đan dược, hoặc là vừa lúc gặp được như hôm nay, hoặc là cơ duyên từ trên trời rơi xuống, đều ít đã càng thêm ít.

Bởi vậy, hiện tại thấy trên người Bùi Lăng thật sự có Trúc Cơ Đan cực phẩm, sợ bị những người khác đổi trước, dứt khoát trực tiếp cầm đan phương có sẵn ra.

Nghe vậy Bùi Lăng khẽ gật đầu, truyền âm trả lời: "Ta có mười viên Trúc Cơ Đan cực phẩm! Nhưng cũng như vừa rồi, ta muốn kiểm tra đan phương thật giả trước."

Đối phương nhanh chóng nói: "Tốt!"

Thế là, Bùi Lăng bước nhanh xuống đài cao, đến cái bàn dài Đồ trước mặt Hòa chờ đợi.

Chỉ thấy trong đám người đông đúc, một nữ tu dáng người xinh xắn lanh lợi đứng lên.

Thoạt nhìn nữ tu này chỉ hơn hai mươi tuổi, mắt hạnh má đào khuôn mặt như vẽ. Nàng mặc một bộ váy đỏ thấm hoa văn tứ hợp như ý thụy vân, áo khoác bên ngoài màu xanh thêu hoa mai quấn quanh, trên khuỷu tay khoác một dải lụa anh thảo vàng điểm xuyết minh châu. Bên hông treo một đôi pháp khí bảy đồ vàng ròng khảm đá quý, lúc đi bộ vang lên tiếng đinh đang.

Nàng đi ra từ trong đám người, đi đến bên cạnh bàn dài còn chưa mở miệng, Bùi Lăng đã lấy ra cái bình ngọc trước đó, sau khi cho thêm bảy viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng.

Thấy Vương Cao thật sự có thể lấy ra mười viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, nữ tu Diệp Mãn Nguyệt không nhịn được vui mừng.

Độ khó luyện chế đan dược cực phẩm đã được công nhận, dù cho nàng đã là luyện đan sư thất phẩm, nhưng cho đến nay còn chưa luyện chế ra một viên đan dược cực phẩm nào.

Huống chi, Trúc Cơ Đan này là một trong mấy loại đan dược khó luyện chế nhất trong số các đan dược cấp thấp.

Đương nhiên, Diệp Mãn Nguyệt đã sớm Kết Đan, tuy Trúc Cơ Đan cực phẩm có tốt, thật ra mình cũng không dùng được.

Hiện tại nguyện ý dùng đan phương Tụ Nguyên Đan trao đổi, chủ yếu là vì những hậu bối có tiềm lực ở trong tộc.

Nghĩ như vậy, nàng cũng vội vàng lấy ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật.

"Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..." Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Bùi Lăng vững vàng, đan phương này là thật!

Thế là, hắn lập tức tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng kiểm tra nội dung trong đó một lượt, chẳng mấy chốc đã ghi nhớ tất cả tài liệu cần thiết của Tụ Nguyên Đan.

Không lâu sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Hoàn thành thu nhận sử dụng đan phương xa lạ ở ngoại giới, mời ký chủ đặt tên..."

"Tụ Nguyên Đan." Bùi Lăng nói ở trong lòng, chợt buông ngọc giản xuống, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Mãn Nguyệt kiểm tra từng viên Trúc Cơ Đan cực phẩm.

Sau một lát, Diệp Mãn Nguyệt lặp đi lặp lại kiểm tra hoàn tất mỗi một viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, không phát hiện vấn đề gì, gật đầu nói: "Trúc Cơ Đan cực phẩm của ngươi không tệ, chúng ta có thể hoàn thành giao dịch."

Bùi Lăng nói: "Tốt, ngọc giản cũng không thành vấn đề, ta nhận."

Đôi bên tự thu hồi đồ vật của mình rồi khẽ gật đầu chào hỏi nhau, Diệp Mãn Nguyệt nhanh chóng quay người về chỗ ngồi.

Đến tận đây, lần giao dịch này đã hoàn thành.

Diệp Mãn Nguyệt còn chưa quay về chỗ ngồi của mình, bên tai Bùi Lăng đã đồng thời vang lên mười truyền âm.

"Còn Trúc Cơ Đan cực phẩm nữa không?"

"Ngươi còn có bao nhiêu Trúc Cơ Đan cực phẩm?"

"Ta có đan phương! Tuyệt đối là đan phương thật, còn thừa Trúc Cơ Đan cực phẩm không?"

Lúc mới bắt đầu, còn có người nghi ngờ Trúc Cơ Đan cực phẩm của Vương Cao này có vấn đề.

Vừa rồi hắn lấy ra đan dược chỉ nhìn thoáng qua, mặc dù phần lớn đan sư đều phát hiện đan dược cực phẩm trong tay người này không giống giả, nhưng đan dược cực phẩm có giá trị không nhỏ, không tự mình lên xem xét, cuối cùng trong lòng vẫn còn nghi ngờ.

Nhưng hiện tại luyện đan sư thất phẩm Diệp Mãn Nguyệt đã tự mình kiểm tra đan dược mà đối phương lấy ra, nếu có vấn đề chắc chắn có thể phát hiện.

Huống chi, khoản giao dịch này còn ở ngay trước mặt Đồ Hòa đại sư!

Chương 696: 【 Khước Tử Nghịch Mệnh Đan 】

Mặc dù trước hội giao dịch hội đã nói, các trao đổi đều dựa vào ánh mắt của mỗi người.

Nhưng trên dưới Mi Dương quận vẫn tin tưởng cách làm người của Đồ Hòa. Nếu thật sự có người dám cầm đan dược cực phẩm giả ra giao dịch ở ngay trước mặt hắn ta, chắc chắn Đồ Hòa đại sư sẽ không dễ tha thứ!

Trúc Cơ Đan cực phẩm đã là thật, vậy bọn họ cũng không cần phải do dự nữa.

Dù hội giao dịch này đã tổ chức không biết bao nhiêu lần, nhưng giao dịch liên quan đến Trúc Cơ Đan cực phẩm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay!

Bây giờ gặp được, lý nào lại bỏ qua?

Hiện tại điều duy nhất cần lo lắng là Trúc Cơ Đan cực phẩm có giá trị trân quý, chắc chắn số lượng không có bao nhiêu, sau khi bị Diệp Mãn Nguyệt chiếm được lợi ích, trên người đối phương còn thừa hay không?

Lúc này bên tai vang lên quá nhiều truyền âm, chắc chắn trả lời từng người sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Lúc này Bùi Lăng cao giọng nói: "Vẫn còn Trúc Cơ Đan cực phẩm, tiếp tục thu đan phương và tàn phương."

Vừa nói xong, ngay sau đó đã có mười mấy truyền âm truyền vào trong tai hắn: "Ta có đan phương Diên Thọ Đan cũng đổi mười viên Trúc Cơ Đan cực phẩm!"

"Đan phương U Phân Đan đổi mười hai viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, không có mười hai viên thì có thể nợ trước."

"Đan phương Phá Chướng Đan đổi chín viên Trúc Cơ Đan cực phẩm..."

"Đan phương Thanh Hồn Đan chỉ cần tám viên Trúc Cơ Đan cực phẩm..."

Thầm vận huyền công, Bùi Lăng nhanh chóng phân biệt ra chủ nhân mỗi truyền âm, sau đó chọn một người trong đó để truyền âm giao dịch.

Thế là, chẳng mấy chốc đã có một tên tu sĩ áo bào xám vội vàng đi ra từ trong đám người.

Bùi Lăng trực tiếp lấy ra một cái khay ngọc để vào tám viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, đặt lên trên bàn dài.

Tu sĩ áo bào xám kia cũng lập tức lấy ra ngọc giản.

Trong nháy mắt, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Không lâu sau, đôi bên thuận lợi hoàn thành giao dịch.

Chờ tu sĩ áo bào xám kia vừa xoay người, Bùi Lăng lập tức nói: "Vẫn còn Trúc Cơ Đan cực phẩm, tiếp tục thu đan phương!"

Thấy thế, đám đan sư lập tức hiểu được, Vương Cao này cũng không đặc biệt có mục đích với đan phương nào, hiện tại chỉ đơn thuần bổ sung số lượng đan phương mà mình nắm giữ!

Cũng bởi vậy, lúc đối phương lựa chọn đan phương cũng có suy tính với giá cả.

Thế là tiếp theo nhưng luyện đan sư truyền âm đều ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu ép giá.

Dù sao, phần lớn luyện đan sư có thể xuất hiện ở đây, nhất là đan sư bản địa Lưu Lam hoàng triều, trên tay đều nắm giữ mấy môn đan phương.

Dù bán đi giá thấp, thật ra bọn họ cũng không tổn thất quá lớn.

Dù sao đan sư có luyện đan thuật thường thường, dù lấy được đan phương cũng chưa chắc luyện chế ra; đan sư tạo nghệ luyện đan thâm hậu, dù hôm nay không thu hoạch được gì trong này, trong lúc đại điển luận đan thường thi đấu cả một đường, sớm muộn gì rất nhiều đan phương cũng là vật trong túi.

Đối với những đan sư luyện đan này, có thể dùng đan phương đổi Trúc Cơ Đan cực phẩm có gì không tốt?

Càng quan trọng hơn là, đan phương phổ biến cũng chỉ có mấy loại như vậy, tương đương đó có một phần đan phương cũng không chỉ một người biết!

Ai giao dịch với đối phương trước, ai có thể dùng giá thấp hơn lấy được Trúc Cơ Đan cực phẩm.

Đến lượt người sau đó, hoặc là cái gì cũng không có, hoặc là phải lấy ra đan phương càng trân quý hơn, càng hiếm có hơn để đổi!

Thế là, số lượng truyền âm nhanh chóng tăng lên: "Đan phương Diên Thọ Đan, tám viên Trúc Cơ Đan cực phẩm!"

"Đan phương U Phân Đan, bảy viên Trúc Cơ Đan cực phẩm là được..."

"Đan phương Phá Chướng Đan, loại đan dược này có thể giúp đỡ tu sĩ phá vỡ cảnh giới lớn, sáu viên, chỉ cần sáu viên Trúc Cơ Đan cực phẩm..."

Bùi Lăng bình tĩnh nghe hết, chẳng mấy chốc đã chọn chủ nhân đan phương Phá Chướng Đan để tiến hành giao dịch.

Có tiền lệ của Khang Thừa Chí vừa rồi, hiện tại không còn ai nghĩ đến việc dùng đan phương giả để lừa gạt, nhưng Bùi Lăng nhân lúc hệ thống thu nhận sử dụng đan phương, nhìn đại khái ngọc giản ghi chép, phát hiện đan phương Phá Chướng Đan này nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế nó chỉ có thể phá vỡ cửa ải lớn giữa Luyện Khí kỳ Trúc Cơ.

Hơn nữa, dùng Phá Chướng Đan để Trúc Cơ, mặc kệ trước đó căn cơ hùng hậu như thế nào, chỉ có thể thành tựu Nhân Đạo Trúc Cơ!

Đương nhiên, thật ra kết quả này cũng không quá bất ngờ.

Dù sao, nếu thật sự là đan phương không có tác dụng phụ gì lại có thể phá vỡ cảnh giới cao, cũng không thể chỉ cần sáu viên Trúc Cơ Đan cực phẩm đã có thể đổi được.

Sau khi hoàn thành giao dịch, một vòng báo giá mới bắt đầu.

Thế là Bùi Lăng lại chọn người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu...

Thời gian một nén nhang mới trôi qua một nửa, Bùi Lăng đã lần lượt hoàn thành giao dịch với mười mấy người.

Đến lúc này, không chỉ có luyện đan sư dưới đài cảm thấy tình huống không đúng, ngay cả Đồ Hòa ngồi bên cạnh bàn dài vẫn yên lặng tọa trấn, mặc cho đan sư tự giao dịch cũng không nhịn được ngồi thẳng người.

Sao Vương Cao này có nhiều Trúc Cơ Đan cực phẩm như vậy?

Chương 697: Để hắn chiếm chút lợi ích… (1)

Dù hắn ta là luyện đan sư tứ phẩm, mỗi lần khai lò đều có thể ổn định luyện ra mấy viên đan dược cực phẩm, nhưng trên người hắn ta cũng không có số lượng đan dược cực phẩm này!

Dù sao luyện đan tiêu hao tâm lực rất lớn, luyện đan sư cao minh đến đâu, một khi liên tục khai lò, trạng thái đều tuột dốc cực nhanh, từ đó làm phẩm chất đan dược hạ xuống.

Cho nên, dù với cấp độ luyện đan sư như Đồ Hòa này, Trúc Cơ Đan cực phẩm không tính là kỳ lạ, nhưng số lượng Trúc Cơ Đan cực phẩm như thế... Cũng đủ để cảm thấy choáng váng.

Lúc đang suy nghĩ, đã thấy Vương Cao lại hoàn thành giao dịch với một luyện đan sư thất phẩm.

Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Đồ Hòa, tên luyện đan sư thất phẩm kia một hơi lấy ra ba môn đan phương cấp độ Trúc Cơ, Vương Cao cũng rất dứt khoát lấy ra hai mươi hai viên Trúc Cơ Đan cực phẩm giao cho đối phương.

Lần này, Đồ Hòa nhìn rõ ràng, lúc Vương Cao lấy ra Trúc Cơ Đan cực phẩm, toàn bộ quá trình chưa từng để ý túi trữ vật của mình, rất hiển nhiên trong túi trữ vật của hắn còn rất nhiều Trúc Cơ Đan cực phẩm!

Căn bản không cần do dự tính toán!

Đồ Hòa không nhịn được híp mắt, hơi suy nghĩ đột nhiên mỉm cười, không đợi Vương Cao giao dịch với người tiếp theo, mở miệng nói: "Vương Cao tiểu hữu, chỗ ta có một phần đan phương tên là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, nếu ngươi muốn, năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm có thể cầm đi."

Đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan của hắn ta là đan dược cấp độ Kết Đan.

Muốn tìm hiểu lai lịch thì phải ngược dòng tìm hiểu đến trăm năm trước, lúc Đồ Hòa còn chưa tròn trăm tuổi cũng từng tham gia đại điển luận đan, còn một đường giết vào "Tiểu Tự Tại Thiên", đây là cơ duyên quan trọng mà hắn ta đoạt được ở "Tiểu Tự Tại Thiên".

Cũng là đan phương đặc sắc giúp hắn ta nêu cao tên tuổi trên đan đạo.

Một tu sĩ chỉ có thể sử dụng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan một lần trong đời.

Sau khi sử dụng, trong tình huống bình thường có tác dụng tinh luyện pháp lực, củng cố nền tảng.

Một khi người dùng gặp tình huống bị trọng thương sắp chết, sẽ lập tức phát huy tất cả dược hiệu của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, giúp người đó nhanh chóng khôi phục trong khoảng thời gian ngắn!

Đồng thời, chỉ cần người dùng vượt qua, còn có thể nhân cơ hội nghịch chuyển kết đan của hắn ta!

Đương nhiên, nói là nói như vậy, đối với Kim Đan và Chân Đan mà nói, cái gọi là nghịch chuyển thật ra cũng chỉ có thể thuần hóa một hai.

Thậm chí tu sĩ Kim Đan nhất phẩm cũng không thể cảm nhận rõ ràng hiệu quả của nó.

Nhưng đối với tu sĩ Kết Đan thất phẩm trở xuống lại có thể tăng một phẩm!

Hiệu quả này có thể gọi là nghịch thiên cải mệnh với tán tu Kết Đan kỳ bình thường... Thế nhưng, phương pháp luyện chế đan dược này cực kỳ thâm ảo gian nan, vật liệu cũng vô cùng trân quý, rất hiếm thấy.

Dù năm đó Đồ Hòa đạt được đan phương này, lại gia nhập vào triều đình nhận được sự ủng hộ của triều đình, cũng tốn tận mười năm mới luyện chế thành công lần đầu tiên.

Hơn nữa, đây chỉ là đan thành hạ phẩm...

Về sau hắn ta tốn rất nhiều thời gian, nhân lực và vật lực với phương thuốc này, trải qua mấy chục năm nghiên cứu mới hoàn toàn nắm giữ.

Hiện tại Đồ Hòa lấy ra đan phương quý giá như vậy cũng không phải muốn bán thật, mà là tò mò rốt cuộc trên người Vương Cao có bao nhiêu đan dược cực phẩm?

Dù sao người bình thường không thể bỏ ra cái giá năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm này.

Cho dù là luyện đan sư tứ phẩm cũng giống như vậy!

Đồ Hòa hoàn toàn không lo lắng Vương Cao này thật sự có thể lấy ra nhiều đan dược cực phẩm như vậy.

Chỉ cần đối phương mở miệng trả giá, hắn ta có thể tính ra đại khái số lượng đan dược cực phẩm trên người hắn.

Sau khi thỏa mãn lòng tò mò của mình, Đồ Hòa sẽ không xen vào cuộc giao dịch này nữa, có thể tiếp tục bình chân như vại tọa trấn...

Thấy Đồ Hòa đại sư cũng muốn giao dịch với Vương Cao, các đan sư ở đây đều rất ngạc nhiên.

Mặc dù hội giao dịch đan sư này là Đồ Hòa đại sư tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên đối phương tự mình tham dự giao dịch!

Dù sao, lấy thân phận và nhân mạch đan đạo của Đồ Hòa, có thể tự giải quyết phần lớn yêu cầu, căn bản không cần cò kè mặc cả trước mặt đám người trong hội giao dịch đan sư.

Nếu hắn ta không thể tự giải quyết nhu cầu, chắc chắn không phải một hội giao dịch đan sư ở Mi Dương quận có thể giúp đỡ.

Lúc này Đồ Hòa không chỉ xuất hiện, thậm chí còn lấy ra đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?!

Đang hoảng sợ, sau khi nghe được ra giá năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, tất cả luyện đan sư đều hoảng sợ rồi lần lượt lấy lại tinh thần.

Năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, đừng nói đến tất cả luyện đan sư ở đây có được, dù bọn họ từng tận mắt thấy đan dược cực phẩm, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy!

Chắc Đồ Hòa đại sư thấy trên tay Vương Cao này có không ít Trúc Cơ Đan cực phẩm, cho nên mới trêu đùa...

Bùi Lăng nghe vậy hơi ngạc nhiên, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?

Trước kia hắn chưa từng nghe nói đến loại đan dược này.

Mặc dù hoàn toàn không biết có tác dụng gì, nhưng nếu là luyện đan sư tứ phẩm Đồ Hòa lấy ra, giá cả còn cao như vậy, chắc hẳn đan dược cũng rất quý giá.

Chương 698: Để hắn chiếm chút lợi ích… (2)

Chủ yếu nhất là, trước khi đến Thạch Vạn Lý đã tự mình nói với Bùi Lăng, Đồ Hòa này là quan chủ khảo trong lần thi quận này.

Đã vậy, Bùi Lăng thầm nghĩ, không cần thiết đắc tội đối phương vì mấy trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm.

Dù sao luyện chế Trúc Cơ Đan cực phẩm không hề khó khăn với mình, để Đồ Hòa này chiếm chút lợi ích, cũng tránh xuất hiện khó khăn trắc trở gì trong lúc thi quận.

Thế là, Bùi Lăng đáp lời rồi mở một cái túi trữ vật ra nhanh chóng kiểm kê Trúc Cơ Đan cực phẩm còn lại trong đó, phát hiện số lượng không đủ, lại lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong có đủ loại đan dược cực phẩm.

Những đan dược cực phẩm này, có cái là trước kia hắn dùng còn thừa lại, có cái là tông môn ban thưởng, còn có cái là hắn tạm thời luyện chế ra trong vòng ba ngày qua vì lần hội giao dịch đan sư này... Dù sao chủng loại và số lượng cũng rất nhiều, chính hắn cũng không nhớ rõ tất cả có bao nhiêu.

Vào lúc này, thấy Vương Cao không hề có ý trả giá, ngược lại còn lấy ra một cái túi trữ vật, Đồ Hòa dần cảm thấy có điểm không ổn.

Quả nhiên, ngay sau đó hắn ta đã thấy Vương Cao một hơi lấy ra hơn hai trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm từ trong túi trữ vật thứ hai, bỏ vào trong túi trữ vật thứ nhất, tiếp theo Vương Cao đưa túi trữ vật này đến trước mặt hắn ta...

"Đồ lão, đây là năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm." Bùi Lăng khách sáo nói, sau đó chờ Đồ Hòa lấy ra đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Vốn dáng vẻ của Đồ Hòa vẫn nhẹ nhàng bình thản như mây gió, trên mặt vẫn nở nụ cười hòa ái, bây giờ lại lập tức cứng đờ.

Một lúc lâu sau, hắn ta mới dần tỉnh táo lại, hơi không dám tin mở túi trữ vật trước mặt ra, dùng thần niệm quét qua đã có thể xác định đủ năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, không thiếu một viên, hơn nữa từng viên cực phẩm không có bất kỳ tỳ vết gì!

Đây là... Xảy ra chuyện gì?!

Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều Trúc Cơ Đan cực phẩm như vậy?

Dù An Dân hào cướp sạch khố phòng toàn bộ Mi Dương thành cũng không góp đủ con số này!

Đồ Hòa khẽ giật mình ngơ ngác, đột nhiên nhận ra một việc: Chờ chút! Năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, mình đã bán đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan rồi sao?!

Nhớ năm đó trong đại điển luận đan, hắn ta khổ học nhiều năm vốn tưởng có thể gáy một tiếng kinh người, tiếng tăm truyền xa thiên hạ, ai biết sau khi qua vòng tuyển chọn, trong quá trình một đường giết tới mới biết được, thiên hạ rộng lớn đầy rẫy cao thủ, dù mình cũng không phải người tầm thường, nhưng khoảng cách đến thiên tài đứng đầu vẫn có sự chênh lệch rất xa.

Cuối cùng, hắn ta vất vả dốc hết tâm huyết, nghĩ trăm phương ngàn kế... Cuối cùng đạt được tư cách tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ, trải qua không biết bao nhiêu quanh co nguy hiểm vì đạt được phần cơ duyên này... Về sau, vì luyện chế ra Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, càng khó miêu tả được những cố gắng và cái giá phải trả của hắn ta.

Dù bây giờ Đồ Hòa đã nắm giữ đan phương còn trân quý hơn cả Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, nhưng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vẫn là tác phẩm tiêu biểu của hắn ta, cũng là bằng chứng về sự phấn đấu khắc sâu tận xương cốt trong trăm năm trước của hắn ta.

Cho dù là đệ tử nhập thất, Đồ Hòa cũng không nỡ truyền thụ.

Kết quả bây giờ không hiểu ra sao lại bị mình bán đi?

Hơn nữa, hắn ta là luyện đan sư tứ phẩm!

Có thể nói không có bất kỳ nhu cầu gì với Trúc Cơ Đan cực phẩm thành đan... Dù sao nếu có nhu cầu, hắn ta có thể khai lò luyện chế bất cứ lúc nào, nhiều lắm là tốn chút thời gian mà thôi.

Cộng thêm hắn ta cũng không thiếu linh thạch, lấy năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm này có tác dụng gì??

Đầu mình bị cửa kẹp sao?

Hay là hôm qua trời mưa bị úng nước?

Lấy đan phương đắc ý nhất, kiêu ngạo nhất của mình đổi một đống lớn đan dược không cần đến?

Thấy Đồ Hòa nhìn chằm chằm vào túi trữ vật ngẩn người nhưng không có hành động khác, Bùi Lăng không thể không nhắc nhở: "Đồ lão, nếu đan dược không có vấn đề, có thể để vãn bối nhìn đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan một chút không?"

Nghe vậy, Đồ Hòa lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn ta khó coi nhìn Bùi Lăng, lần này đúng là không dưng chịu thiệt thòi lớn!

Nhưng là vị luyện đan sư tứ phẩm duy nhất trong quận thành, còn là người tổ chức hội giao dịch lần này, Đồ Hòa không thể làm ra việc quỵt nợ trước mặt mọi người, còn là cái chuyện tính toán với tiểu bối như thế.

Nghĩ vậy, Đồ Hòa thở dài ở trong lòng, thầm nghĩ tạm để tiểu tử này được lợi một lần cơ duyên đi...

Thế là, hắn ta lập tức lấy ra một cái ngọc giản trống không, sau khi tập trung ghi đan phương vào đó lại đặt lên trên bàn dài.

"Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới..." Ngay chớp mắt Đồ Hòa hoàn thành ghi chép, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên, Bùi Lăng cầm ngọc giản lên xem xét một lượt, ghi nhớ tất cả vật liệu.

Sau khi đặt tên cho đan phương đã hoàn thành thu nhận sử dụng ở trong lòng, Bùi Lăng thi lễ với Đồ Hòa: "Đa tạ Đồ lão."

Đồ Hòa nghiêm mặt không nói chuyện.

Chương 699: Thua thiệt đến bối rối (1)

Năm trăm Trúc Cơ Đan cực phẩm đã bán đan phương đắc ý nhất của mình, bây giờ hắn ta rất muốn cho mình mấy cái tát tai...

Ngay sau đó, Bùi Lăng cất kỹ ngọc giản nhìn quanh một vòng, lại không hề có ý đi xuống mà tiếp tục cất giọng nói: "Vẫn còn Trúc Cơ Đan cực phẩm, tiếp tục thu đan phương!"

Vẫn còn?!

Đồ Hòa khẽ giật mình, chẳng mấy chốc lại có người đi lên giao dịch với Vương Cao, Vương Cao sảng khoái lấy ra bảy viên Trúc Cơ Đan cực phẩm...

Mặc dù lần này đổi túi trữ vật khác, nhưng vẻ mặt lúc Vương Cao lấy Trúc Cơ Đan không hề khác với vừa rồi.

Rất hiển nhiên, dù cho đối phương vừa giao dịch năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm cho Đồ Hòa, nhưng số lượng Trúc Cơ Đan cực phẩm còn lại trong tay đối phương vẫn nhiều đến kinh người...

Đúng vậy, đừng nói An Dân hào, dù An Dân hào cộng thêm Bách Công nha có được một nhóm luyện đan sư tốt nhất toàn quận, số Trúc Cơ Đan cực phẩm tồn kho cũng không nhiều bằng đối phương!

Cuối cùng thời gian một nén nhang đã tới, Bùi Lăng rất tiếc nuối trở lại chỗ ngồi của mình.

Lần này vẫn còn rất nhiều Trúc Cơ Đan cực phẩm mà hắn chuẩn bị sẵn!

Nếu thời gian nhiều hơn chút có thể đổi được nhiều đan phương hơn.

So sánh với sự đắt đỏ và khó khăn khi thu hoạch đan phương ở Thánh tông, ở Lưu Lam hoàng triều này thật sự quá dễ dàng, cũng quá rẻ!

Trong lúc đang suy nghĩ, đã thấy đan sư thứ sáu bước nhanh đến đài cao.

Khí tức của đan sư này để lộ ra đây là tu sĩ một Kết Đan kỳ, sau khi hắn ta đi lên nhìn cũng không nhìn những người khác, ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Lăng từ đằng xa, nói: "Tại hạ Đào Lũng, luyện đan sư bát phẩm, đến đây vì thu mua đủ loại đan dược thượng phẩm... Cực phẩm càng tốt hơn!"

"Có bao nhiêu lấy bao nhiêu!"

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, vừa rồi người này là người ra giá không được chọn trúng.

Bùi Lăng không chút do dự lập tức truyền âm nói: "Ta muốn đan phương."

"Ta có!" Đào Lũng nhanh chóng đáp lại, "Ta có ba loại đan phương có thể giao dịch với ngươi, theo thứ tự là..."

Nhưng sau khi Bùi Lăng nghe xong lại khẽ lắc đầu, vừa rồi hắn đã giao dịch mấy đan phương mà đối phương nói với những người khác.

Lập tức truyền âm nói: "Ta đã có những đan phương này, ngươi còn có cái khác không?"

Đào Lũng im lặng một lúc, mới truyền âm nói: "Bây giờ tạm thời ta chỉ có thể lấy ra mấy cái này để giao dịch, ngươi còn tới hội giao dịch lần sau không? Nếu ngươi tới, ta đảm bảo sẽ mang đến nhiều đan phương hơn."

"Vậy được." Bùi Lăng khẽ gật đầu, "Ta sẽ đến hội giao dịch lần sau."

Lúc này Đào Lũng mới yên tâm, sau đó bắt đầu truyền âm giao dịch với những người khác.

Sau một nén nhang, Đào Lũng xuống đài, vị luyện đan sư thứ bảy đi lên.

Người này là Diệp Mãn Nguyệt, luyện đan sư thất phẩm, hôm nay nàng đến đây là vì thu mua mấy vị dược liệu hiếm thấy, bán ra một lò luyện đan bát phẩm đã dùng cũ.

Sau khi nói xong những yêu cầu này, Diệp Mãn Nguyệt cố ý bổ sung một câu: "Thu mua rất nhiều Trúc Cơ Đan cực phẩm, có bao nhiêu lấy bao nhiêu..."

Bùi Lăng nghe vậy, truyền âm nói chuyện với nàng vài câu, phát hiện Diệp Mãn Nguyệt chỉ có thể lấy ra mấy loại đan phương giao dịch giống Đào Lũng, đều cực kỳ phổ biến, Bùi Lăng cũng đã sớm giao dịch được.

Thế là đôi bên cùng hẹn đến hội giao dịch lần sau, Diệp Mãn Nguyệt sẽ mang đến nhiều đan phương hơn.

Tiếp theo, là vị luyện đan sư thứ tám, vị luyện đan sư thứ chín...

Trong nội dung giao dịch của mỗi một vị luyện đan sư, ngoại trừ nhu cầu bản thân còn thêm một câu: "Thu Trúc Cơ Đan cực phẩm, số lượng không giới hạn..."

Sau một lúc lâu, theo một tiếng khánh réo rắt, hơn nửa hiệp giao dịch chính thức đã kết thúc.

Cửa sổ xung quanh mở ra, rèm thêu không người tự cuốn lên, một đội người phục vụ đi tới, bắt đầu thay đổi nước trà bánh ngọt trước mặt mọi người.

Nhân lúc này, Đồ Hòa còn hơi hoảng hốt đi lên đài cao, sau khi vội ho một tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chậm rãi nói: "Hơn nửa hiệp đầu trong hội giao dịch hôm nay đã kết thúc, nửa hiệp sau bắt đầu."

"Nửa hiệp sau là giao dịch tự do, Cát Viên chỉ cung cấp nơi chốn không hề can thiệp vào."

"Độ thật giả của vật giao dịch chỉ dựa vào mắt nhìn của các vị."

"Lão phu chúc chư vị đều có thể đạt được thứ mong muốn."

Không đợi đám người khách sáo, đã thấy Đồ Hòa phất ống tay áo một cái, cả người biến mất ngay tại chỗ.

Thấy hắn ta rời đi, bầu không khí trong sảnh lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

Dù sao, vị luyện đan sư tứ phẩm này có tiếng là người ôn hòa, danh tiếng không tệ nhưng tư lịch và thân phận còn đó.

Lúc Đồ Hòa ở đây, có một vài đan sư hơi gò bó.

Bây giờ đối phương đã rời đi, đám người cũng thoải mái hơn.

Chẳng mấy chốc, xung quanh sảnh lớn có từng miếng sa mỏng chậm rãi rủ xuống.

Trông miếng sa mỏng này như giao tiêu, nhẹ mềm như khói.

Lúc rơi đến vị trí cách mặt đất khoảng hai tấc, mới hơi chao đảo một cái rồi ngưng tụ đứng yên.

Trong tiếng nắp bát và bát trà nhẹ va chạm vào nhau, có người dẫn đầu cong ngón tay búng ra, một đạo u quang đánh vào một miếng sa mỏng trong số đó.

Ngay lập tức, trên miếng sa mỏng như hàng dệt nổi lên từng vòng gợn sóng như gợn nước.

Chương 700: Thua thiệt đến bối rối (2)

Từng hàng chữ nhanh chóng hiện ra: "Bán Bồi Nguyên Đan trung phẩm, Thanh Hồn Đan trung phẩm, Phá Chướng Đan trung phẩm..."

Theo hành động của người này, những luyện đan sư khác cũng lần lượt đánh ra u quang, trên sa mỏng xung quanh đều có chữ viết nhanh chóng xuất hiện: "Bán ra rất nhiều đan dược trung phẩm, lấy linh thạch kết toán..."

"Cần mua linh hỏa! Linh hỏa cửu phẩm, linh hỏa bát phẩm, linh hỏa thất phẩm... Bất kể là linh hỏa phẩm giai gì đều cần!"

"Tại hạ cần một lò luyện đan thất phẩm, yêu cầu..."

"Tâm đắc gia truyền của đại sư luyện đan ngũ phẩm, chỉ bán linh thạch..."

Trong chốc lát, đám đan sư giữa sân vừa ăn uống nói chuyện, thỉnh thoảng lại đánh ra pháp quyết, để sa mỏng hiện ra từng yêu cầu của mình.

Thấy thế, Bùi Lăng vẫy tay gọi người phục vụ đang thêm trà cách đó không xa, sau khi khẽ hỏi thăm vài câu về cách sử dụng sa mỏng, cũng đánh ra một đạo pháp quyết như thường.

Trên miếng sa mỏng đối diện hắn lập tức hiện ra rất nhiều dược liệu cần mua.

Những dược liệu này đều là vật cần thiết trong những đan phương mà hắn vừa thu mua.

Mặc dù trong túi trữ vật của Bùi Lăng có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng những đan phương này đều có phẩm cấp không cao, có một vài tài liệu luyện chế đều là dược liệu cực kỳ bình thường.

Đương nhiên Bùi Lăng sẽ không đặt những vật này ở trong túi trữ vật để chiếm không gian.

Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời thu mua.

Xác nhận đã liệt kê hết những dược liệu cần thiết, cuối cùng Bùi Lăng ghi chú rõ: "Thu mua số lượng lớn dược liệu, kết toán bằng linh thạch."

Lúc này trên sa mỏng xung quanh đều đã rực rỡ muôn màu, nhiều loại yêu cầu không ngừng hiện ra, thậm chí vì để sa mỏng hiện ra tất cả, không thể không bắt đầu để chữ viết chuyển động.

Mấy thứ Bùi Lăng cần mua cũng không hấp dẫn quá nhiều sự chú ý.

Trong chốc lát, không ai để ý tới.

Ngược lại có không ít người vây quanh lôi kéo làm quen với hắn để điều tra nội tình, nói gần nói xa hy vọng tiếp tục giao dịch Trúc Cơ Đan cực phẩm trong tay hắn.

Về phần dược liệu mà Bùi Lăng muốn thu mua, những luyện đan sư này uyển chuyển bày tỏ, bản thân bọn họ cũng rất thiếu thốn, không thể bán ra...

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn toàn bộ yêu cầu trên sa mỏng ở xung quanh một lượt, lập tức phát hiện những dược liệu mình muốn thu cũng là thứ rất nhiều luyện đan sư đang thu!

Dù sao, vừa nãy hắn giao dịch được đan phương từ trong tay những luyện đan sư này, thu dược liệu trùng nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường.

"Mi Dương thành rất phồn hoa, chắc chắn trong thành tiệm thuốc và An Dân hào mà Thạch Vạn Lý có nhắc đến không thiếu dược liệu cần thiết để luyện đan." Thấy thế, Bùi Lăng nhanh chóng phân tích, "Nhưng phần lớn luyện đan sư đều đang thu dược liệu, chắc chắn vô cùng khan hiếm! Nếu rời khỏi nơi đây đến những cửa hàng kia, tám phần mười cũng không mua được..."

"Nếu không những người này sẽ không đặc biệt đến hội giao dịch cầu mua."

"Hơn nữa bây giờ đang trong đại điển luận đan, mỗi luyện đan sư đều đang cố gắng tăng thuật luyện đan của mình, dù những dược liệu này ngẫu nhiên xuất hiện ở trong tiệm thuốc, cũng bị luyện đan sư quen biết với tiệm thuốc nhanh chóng mua đi..."

"Thậm chí căn bản chưa bày ra đã bị người ta âm thầm mua mất..."

Dù sao Lưu Lam hoàng triều là danh môn chính đạo, nhưng cũng không có nghĩa người nơi này cũng không quan tâm cả xa gần thân sơ.

Bùi Lăng là đan sư tán tu ngoại cảnh mới đến, muốn tranh đoạt dược liệu khan hiếm với những luyện đan sư bản địa này, dùng linh thạch gần như không có phần thắng!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức sửa lại yêu cầu mua của mình trên sa mỏng: "Thu mua dược liệu số lượng lớn, có thể dùng Bồi Nguyên Đan cực phẩm kết toán!"

Vào lúc này, trong tầm mắt toàn tiếng động nói năng ồn ào.

Tất cả luyện đan sư đều đang cò kè mặc cả khắp nơi, một lát trước trong chính đường còn u tĩnh lịch sự tao nhã, trong chớp mắt đã khí thế ngất trời như ở chợ.

Mấy tên luyện đan sư đến đây tìm Bùi Lăng thấy không thể dùng linh thạch và đủ loại tài nguyên tầm thường để giao dịch Trúc Cơ Đan cực phẩm, đang muốn thất vọng rời đi, đột nhiên thấy hàng chữ này, đôi mắt lập tức sáng lên!

Một luyện đan sư phản ứng nhanh nhất lập tức hỏi: "Bồi Nguyên Đan cực phẩm? Xin hỏi Vương đạo hữu, ngươi có bao nhiêu Bồi Nguyên Đan cực phẩm?"

"Vương đạo hữu, có thể lấy Bồi Nguyên Đan cực phẩm ra trước để chúng ta kiểm nghiệm thật giả một chút không?"

"Đạo hữu có yêu cầu với phẩm chất dược liệu không?"

"Tránh hết ra! Vương đạo hữu, ta là đông gia Tôn Ký dược phô, Tôn Ký dược phô dưới danh nghĩa ta trải rộng cả quận, có đủ loại dược liệu! Tùy ngươi nói số lượng, ta đều có phương pháp điều hàng! Cũng không biết ngươi có đủ Bồi Nguyên Đan cực phẩm hay không?"

Không chỉ mấy người kia, hai chữ "cực phẩm" nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của tất cả Đan sư.

Không lâu sau đã có càng nhiều luyện đan sư đặt việc đang làm trong tay xuống, rối rít vây quanh nghe ngóng: "Vương đạo hữu, không biết định giá cụ thể dược liệu đổi Bồi Nguyên Đan cực phẩm như thế nào?"

"Trong động phủ của tại hạ có một vài dược liệu mà đạo hữu cần, xin hỏi đạo hữu có thể đến giao dịch với tại hạ không?"

"Đạo hữu..."

Chương 701: Chọn một luyện đan sư

Thấy càng ngày càng nhiều người vây tới, rất nhiều người đều muốn nghe ngóng tình huống cụ thể của Bồi Nguyên Đan cực phẩm trong tay mình, Bùi Lăng cũng nghiêm túc hơn.

Dù sao nơi này là Lưu Lam hoàng triều, cũng không phải là dưới sự quản lý của Thánh tông, hơn nữa Cát Viên này cấm tranh đấu, cũng không sợ có người làm loạn.

Lúc này lấy ra một lò luyện đan cửu phẩm đã không cần nữa đặt ở trước mặt, sau đó mở túi trữ vật của mình ra, tâm niệm vừa động, đổ toàn bộ Bồi Nguyên Đan cực phẩm ở bên trong vào lò đan!

Ào...

Chỉ thấy vô số đan dược màu sắc oánh nhuận trút xuống như thác nước, mỗi một viên đều trải rộng đường vân màu xanh thẳm khóa lại tất cả dược tính nhanh chóng đựng đầy lò luyện đan, thậm chí còn tạo ra một cái chóp nhọn, lại không tỏa ra chút đan hương nào.

Bồi Nguyên Đan cực phẩm!

Bồi Nguyên Đan cực phẩm chồng chất lên như núi nhỏ!

Sau khi thấy rõ tình cảnh này, trong đám người xung quanh lập tức truyền ra tiếng hít khí lạnh mãi không ngừng.

Vẻ mặt đám đan sư như si như say, còn có người không kìm lòng được buột miệng nói: "Số đan dược cực phẩm mà ta thấy trong đời cũng không nhiều như ngày hôm nay..."

"Đâu chỉ có từng đó!" Có đan sư tuổi tác nhỏ hơn vẻ mặt mơ mộng, lẩm bẩm nói, "Ta nằm mơ cũng không ngờ, đời này còn có cơ hội thấy nhiều đan dược cực phẩm như vậy."

Trong chốc lát, tiếng nói năng ồn ào trong toàn bộ chính đường ngừng lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào bên trong lò luyện đan cửu phẩm.

Nhiều Bồi Nguyên Đan cực phẩm như thế, nói không khoa trương chút nào, chỉ sợ cộng tất cả đồ dự trữ của An Dân hào do hoàng triều mở ra trải rộng cả thiên hạ, cũng chưa chắc vượt qua số này!

Chẳng lẽ Vương Cao này trộm đan dược trong quốc khố hoàng triều?

"Chư vị, Bồi Nguyên Đan cực phẩm ở đây." Lúc này, Bùi Lăng chỉ vào miếng sa mỏng đối diện mình, bình tĩnh nói, "Dược liệu ta cần đều được viết ở trên đó."

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, đám người lấy lại tinh thần, lập tức có người dẫn đầu ra giá: "Hai mươi cân Phí Thảo đổi một viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm!"

"Mười cây Quỷ Nhãn Chi Cô đổi ba viên!"

"Linh thạch được không? Ta dùng linh thạch thượng phẩm mua!"

"Đạo hữu, chỗ ta còn có một phần tàn phương..."

Trong nháy mắt tình cảnh lại sôi trào lên, lấy Bùi Lăng làm trung tâm, tất cả luyện đan sư đều tranh nhau chen lấn ra lấy giá...

...

Mi Dương thành nhiều nước, đường đi thường được xây bên cạnh dòng suối.

Lúc này, một chiếc thuyền hoa tinh xảo đang nhẹ nhàng đỗ bên cạnh một cầu thang đá.

Một tu sĩ trung niên vẻ ngoài bình thường khiến người ta nhìn qua là quên, dẫn đầu đi ra từ trong khoang thuyền, nhưng không vội vã lên bờ mà xoay người kéo rèm châu rủ xuống sau lưng lên, hòa nhã nói: "Quất Nhi, ra đây đi."

Bóng người lắc lư sau bức rèm che, chợt một nữ tu tuổi trẻ quần áo xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy hơi cúi đầu đi qua bức rèm.

Lưu Lam hoàng triều tiên phàm hỗn hợp, vì tu sĩ nhập đạo không ngừng lấy công pháp rèn luyện bản thân, loại bỏ tạp chất, bắt đầu từ Luyện Khí tầng một đã không ngừng cải thiện vẻ ngoài.

Vì vậy vẻ ngoài và khí chất của tu sĩ đều rất xuất chúng.

Nhưng nữ tu trước mắt này, dù cho đứng trong rất nhiều tu sĩ da trắng mặt xinh, cũng tuyệt đối là sự tồn tại hiếm có.

Hàng lông mày lưỡi liềm duyên dáng, răng trắng môi son, mái tóc đen sáng đến mức có thể soi gương được búi thành từng búi, trên người mặc áo ngắn tay áo hẹp vạt cân màu vàng nhạt thêu cành cây thù du, phía dưới là váy tám mảnh màu xanh lá cây ở giữa thêu cây ngải, trước ngực buộc thắt lưng gấm đỏ thắm thêu từng cành hoa cỏ bốn mùa, thắt lưng gấm rất dài xếp một đôi đồng tâm kết ở cuối, một trái một phải rủ xuống hạt châu đính trên giày.

Ở giữa cánh tay đặt mấy dải lụa màu đỏ hạnh, lúc bước đi băng rua ở vạt áo bay múa càng thêm uyển chuyển.

Mặc dù cách ăn mặc lộng lẫy, châu vây thúy quấn, trâm vòng rất nhiều lại không hề cảm thấy dung tục, ngược lại vì vẻ ngoài xuất sắc nên càng nổi bật sự ung dung xinh đẹp, quý khí tự nhiên.

Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, vẻ non nớt trên hai gò má còn chưa mất hết, trong vẻ cao ngạo lại để lộ ra mấy phần ngây thơ hồn nhiên đặc biệt của thiếu nữ.

Lúc nhìn quanh vô cùng quyến rũ.

Một người xinh đẹp như thế vừa đi ra boong tàu, chưa đi đến thềm đá đã khiến người qua đường rối rít liếc nhìn.

Phiền Đức Xương dẫn theo mấy gã sai vặt thị nữ, vây xung quanh Chu Diệu Ly huyễn hóa thành Phiền Quất Tụng cùng xuống thuyền hoa, đi theo thềm đá lên đường, lần lượt đi dạo từng cửa hàng như người trong gia đình giàu có bình thường hay đi khi rảnh rỗi.

Vẻ mặt hai người đều là phụ từ nữ hiếu, dáng vẻ năm tháng tốt đẹp hưởng thụ niềm vui gia đình, lại âm thầm không ngừng truyền âm giao lưu.

Chu Diệu Ly đi vào một cửa hàng son phấn, chọn lựa son phấn bột nước ở bên trong, truyền âm hỏi: "Hội giao dịch đan sư ở ngay phía trước?"

"Không sai!" Phiền Đức Xương chắp tay sau lưng đứng ở sau lưng nàng không xa, vẻ mặt như một phụ thân già vui mừng vì "nhà ta có cô nương mới lớn", tự mình trả lời, "Trong Cát Viên ngay phía trước! Nhưng chúng ta không thể tới gần, chắc chắn lúc này xung quanh Cát Viên đề phòng nghiêm ngặt, một khi bị chú ý tới, vậy cũng không tốt."

Chương 702: Lò luyện đan lục phẩm? (1)

Chu Diệu Ly gật đầu nhẹ đến mức không thể thấy, mục đích lần này nàng đi ra ngoài là vì tìm kiếm một luyện đan sư dạy mình luyện đan.

Vốn chuyện này không cần nàng tự đi làm, trước kia Tư Hồng thị xếp rất nhiều ám tử vào Lưu Lam hoàng triều cũng có thể giải quyết.

Nhưng trước đó vài ngày, thành chủ phu nhân của Cừ thành nằm dưới sự quản lý quận thành suýt chút người ta nấu ngay trước mặt mọi người!

Đến nay tên ma đầu dám hung hăng xông tới phủ thành chủ giữa ban ngày ban mặt vẫn không rõ tung tích.

Hiện tại toàn bộ Mi Dương quận đều tăng cường đề phòng, trình độ canh phòng nghiêm ngặt ở các nơi đều tăng lên gấp mấy lần!

Đến mức luyện đan sư mà Tư Hồng thị sắp xếp cho nàng còn không vào được quận thành.

Bởi vậy, Chu Diệu Ly chỉ có thể tạm thời tìm một luyện đan sư có sẵn trong thành để chỉ dạy.

Nàng cũng không cần luyện đan thuật của đối phương cao minh đến mức nào, có thể chỉ điểm một vài kiến thức cơ bản nhất, không đến mức vừa mở miệng đã lộ ra sơ hở là được. Còn những tâm đắc đan đạo sâu xa kia, dù sao có thể thông qua 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 để đền bù.

Đặt một bình son phấn trong tay xuống, Chu Diệu Ly ngọt ngào hỏi vú già cửa hàng cách đó không xa: "Có hương phấn mới đến không? Là cái loại mà gần đây Bách Công nha mới ra."

Chợt truyền âm với Phiền Đức Xương: "Ngụy trang tu vi tìm một mục tiêu không đáng chú ý. Như thế dù để lộ thân phận, cũng thuận tiện giải quyết tốt hậu quả."

Phiền Đức Xương hòa ái nói: "Có mấy loại hương phấn mới ra? Đều lấy hết đi, gói toàn bộ mấy cái mà nữ nhi của ta vừa xem qua đi."

Cùng lúc đó, hắn ta nghiêm nghị truyền âm nói: "Hiểu rõ!"

Lúc đang nói chuyện, thị nữ đã tiến lên tính tiền, gã sai vặt phụ trách thu hồi một đống đồ trang điểm. Hai cha con vui vẻ đi ra cửa, sau đó rất tự nhiên đi vào một cửa hàng thợ may cách đó không xa.

Đây là sản nghiệp do Tư Hồng thị âm thầm đặt mua, có tất cả ba tầng lầu, tầng thứ nhất bán các loại váy sam cho nữ quyến phú quý phàm nhân, tầng thứ hai thì bán pháp bào cho nữ tu, mặc dù giá cả không rẻ nhưng có rất nhiều kiểu dáng, vú già phụ trách tiếp đón khách lại có cách dạy dỗ, khiến người mua đều coi đây như nhà mình, có danh tiếng rất tốt ở Mi Dương thành.

Trên thực tế, sự tồn tại của cửa hàng này là vì thuận tiện quan sát đan sư tham gia hội giao dịch.

Sau khi phụ tử và nữ nhi đi vào bên trong chỉ nói hai câu, đã được đưa lên tầng hai.

Trong tầm mắt là một địa phương đã được mở ra thành không gian rộng rãi, treo đủ loại pháp bào xinh đẹp, còn có khôi lỗi không khác gì người thật, vẻ ngoài dáng người không giống nhau, mặc đủ loại áo đi tới đi lui để khách đến thưởng thức chọn lựa.

Trong một góc vắng vẻ ngay đối diện Cát Viên dùng bình phong chạm rỗng ngăn cách ra từng nhã gian, lúc này trong nhã gian không có một ai.

Vú già đưa một đoàn người Phiền Đức Xương vào nhã gian ngồi xuống, chợt nhẹ nhàng lay động linh đang ở trong góc, khôi lỗi đang tùy ý đi lại trên lầu lập tức sắp xếp thành đội, nối đuôi nhau tiến vào sau tấm bình phong để biểu diễn.

Vẻ mặt Chu Diệu Ly vô cùng chuyên tâm, thỉnh thoảng còn nhận xét vài câu về những pháp bào này, dặn dò mua lại, tất cả tinh thần lại tập trung vào cửa chính Cát Viên cách đó không xa.

Không lâu sau thấy có mấy tên luyện đan sư vừa trò chuyện vừa đi ra, Phiền Đức Xương lập tức truyền âm nhắc nhở: "Ra rồi!"

Lúc này trong Cát Viên, hội giao dịch đan sư đã chuẩn bị kết thúc.

Phần lớn luyện đan sư đều đã giao dịch được tài nguyên mà mình cần hoặc là vội vã đi gom góp một loại vật liệu nào đó, lục tục rời đi.

Khang Thừa Chí cũng ở trong số đó.

Sau khi một mình đi ra cửa lớn Cát Viên, Khang Thừa Chí không khống chế nổi lộ ra vẻ mặt giận dữ.

Hắn ta hao tốn rất nhiều sức lực mới lấy được tin tức của hội giao dịch này, nhưng chuyến này lại không đổi được cái gì!

Đều là vì tên Vương Cao kia!

Đối phương vạch trần tàn phương của hắn ta là giả ở ngay trước mặt mọi người, mặc dù hắn ta không thừa nhận, đối phương cũng không quấn lấy, nhưng trước mắt bao người, những luyện đan sư khác vẫn nhớ kỹ hắn ta.

Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi.

Chỉ cần tiếp theo Khang Thừa Chí bán đồ không có vấn đề, ra giá lại thấp hơn chút, dù thế nào cũng có thể đổi được chút tài nguyên cần thiết trong phần tự do giao dịch nửa hiệp sau.

Nhưng sau đó Vương Cao kia lấy ra nhiều Trúc Cơ Đan cực phẩm và Bồi Nguyên Đan cực phẩm như vậy, ngay cả chủ nhân hội giao dịch là Đồ Hòa đại sư cũng tự mình bán cho đối phương một phần đan phương Kết Đan kỳ, còn là chiêu bài độc môn của Đồ Hòa đại sư, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Việc hắn ta muốn lừa gạt Vương Cao ngay trước mặt các luyện đan sư đã dẫn đến tình cảnh mặc kệ lúc bán đồ giá rẻ đến mức nào, giá cả thu mua nâng lên cao bao nhiêu cũng không có ai chịu giao dịch với hắn ta.

Bởi vì không ai muốn chiếm chút lợi lộc lại đi đắc tội Vương Cao có được rất nhiều đan dược cực phẩm, còn được Đồ Hòa đại sư nhìn bằng con mắt khác xưa như thế!

Chương 703: Lò luyện đan lục phẩm? (2)

"Hừ! Vương Cao tiểu nhi!"

"Một tiểu bối Trúc Cơ kỳ mà thôi, nếu nơi này không phải Lưu Lam hoàng triều, vừa rồi lão tử đã ra tay!"

"Đan dược cực phẩm vô cùng trân quý, cũng không biết tiểu nhi này có vận mệnh gì lại không biết trân quý, rêu rao trước mắt bao người như thế... Sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt!"

"Ừm? Chờ chút, lão tử nhớ lại!"

"Trước đó vài ngày, bên Cừ thành có tin tức, hình như đã có ma tu tứ đại Ma môn lẻn vào hoàng triều, suýt nữa nấu thành chủ phu nhân ngay trước mặt mọi người?"

"Ha ha ha... Chỉ là một thành chủ phu nhân, nghe đồn còn là dị loại, dù nấu thật cũng có lợi ích gì chứ? Trên người Vương Cao này lại mang theo rất nhiều đan dược cực phẩm."

"Lưu Lam hoàng triều mua danh chuộc tiếng, dù là Đồ Hòa có thân phận địa vị tu vi như vậy, cũng thành thật cầm tài nguyên trao đổi với hắn."

"Nếu để ma tu tứ đại Ma môn biết tin tức này..."

"Chắc chắn sẽ rút hồn luyện phách, lột da hút tủy, móc ra bí mật khiến tên Vương Cao này có được rất nhiều đan dược cực phẩm!"

"Dù ở dưới sự quản lý của hoàng triều, tưởng lão tử không làm gì được tiểu nhi nhà ngươi sao?"

Khang Thừa Chí nhanh chóng suy nghĩ một lượt, lập tức nghĩ trong số mấy đồng bạn cùng đến Lưu Lam hoàng triều lần này, hình như có một người thật sự có quan hệ không rõ ràng với bên ma tu.

Hắn ta lập tức quyết định đợi lát nữa đến bái phỏng người này, thêm mắm thêm muối nói cho đối phương biết việc của Vương Cao, tốt nhất mượn tay ma tu tứ đại Ma môn hoàn toàn diệt trừ Vương Cao này!

...

Trong cửa hàng thợ may phía chếch đối diện Cát Viên, đã sớm không ai để ý đến khôi lỗi nối đuôi nhau đi vào sau tấm bình phong đang biểu diễn.

Những khôi lỗi này đều đã lặp đi lặp lại kiểm tra, không có bất kỳ ai động tay động chân vào chỉ là khôi lỗi đơn thuần không suy nghĩ gì, tất nhiên sẽ không mật báo.

Hai người ngồi sau cửa sổ thủy tinh trong nhã gian, từ trên cao nhìn xuống luyện đan sư lần lượt đi ra từ bên trong Cát Viên ở đằng xa.

Phiền Đức Xương chậm rãi uống linh trà, truyền âm cho Chu Diệu Ly giới thiệu: "Đây là Thủy Trí Mộc, luyện đan sư bản thổ Lưu Lam hoàng triều, gia tộc kia có chút ảnh hưởng ở Mi Dương quận, luyện đan sư thất phẩm..."

"Tôn Cầm, luyện đan sư bản thổ hoàng triều, luyện đan thuật chỉ có cửu phẩm nhưng hắn là luyện đan sư xuất thân thế gia, dưới danh nghĩa có rất nhiều tiệm thuốc..."

"Hồ Việt Nhi, luyện đan sư tán tu ngoại lai, luyện đan sư cửu phẩm nhưng hắn có một cô cô đã đến Mi Dương quận từ trước, lần này đến đây đã ở lại nhà cô cô..."

"Diệp Mãn Nguyệt, luyện đan sư bản thổ hoàng triều, luyện đan sư thất phẩm, người Diệp gia thế gia Mi Dương thành..."

Nhìn hồi lâu, Chu Diệu Ly phát hiện phần lớn luyện đan sư đều là tốp năm tốp ba đi cùng nhau, không tiện ra tay.

Người hành động đơn độc... Chỉ có một người!

Phát hiện ánh mắt nàng ngưng lại, Phiền Đức Xương nhìn theo ánh mắt nàng, lập tức truyền âm nói: "Đây là Khang Thừa Chí, luyện đan sư tán tu tới từ ngoại cảnh, đoạn thời gian trước mới chạy tới Mi Dương quận, vừa thông qua kiểm tra luyện đan sư bát phẩm hoàng triều."

Tán tu ngoại lai, luyện đan sư bát phẩm lại hành động một mình.

Loại người này không hề thu hút, dù đột nhiên biến mất thì Lưu Lam hoàng triều cũng không phát hiện ngay.

Thế là, Chu Diệu Ly đặt bát trà trong tay xuống, thản nhiên nói: "Là hắn."

...

Phố dài.

Sắc mặt Khang Thừa Chí âm trầm, đoạn đường đi ra Cát Viên hơi yên tĩnh, không có người đi đường gì.

Chỉ có các luyện đan sư vừa rời khỏi hội giao dịch.

Khang Thừa Chí luôn cảm thấy bọn họ đang chỉ trỏ, âm thầm giễu cợt mình.

Điều này khiến trong lòng hắn ta rất tức giận, lại vì luật pháp hoàng triều nghiêm ngặt không dám lỗ mãng.

Cho nên, sau khi đi ra một đoạn đường, hắn ta lập tức lựa chọn một ngã rẽ tách khỏi những người kia.

Lúc này sắc mặt Khang Thừa Chí trầm như nước, đang đi ra một con ngõ nhỏ đơn sơ.

Có lẽ vì ngõ hẻm này hoang vắng không có những người khác. Trong đó một bên là tường viện cao cao, một bên khác là dòng suối nhỏ đặc sắc của Mi Dương thành đang chảy song song với ngõ nhỏ.

Hiện tại trong lòng hắn ta không tốt, lúc đi xuyên qua ngõ nhỏ chợt nghe thấy trên mặt suối cách đó không xa vang lên tiếng động khi mái chèo thuyền lướt qua mặt nước, theo đó là từng tiếng nói chuyện nhỏ vụn.

"Lão Phiền, nghe nói ngươi muốn đưa nữ nhi vào thư viện học luyện đan?"

"Ôi, ngươi cũng biết nữ nhi kia của ta rồi, hai năm trước đã có luyện đan sư nói nàng có thiên phú. Là phụ mẫu cũng không thể làm chậm trễ nàng. Huống chi, địa vị tiền đồ của luyện đan sư vẻ vang đến mức nào! Nhưng người làm phụ thân như ta lại không có năng lực, làm lụng vất vả chỉ kiếm được mấy cái linh thạch như thế, đâu trả được cho thúc tu?"

"Không phải trong nhà ngươi có một lò luyện đan lục phẩm sao? Bán lò luyện đan kia đi, không phải sẽ có linh thạch?"

"Vậy sao được?! Đây là bảo vật truyền thừa của tổ tiên ta, tuyệt đối không thể bán!"

"Ha ha, Phiền gia ngươi nghèo túng nhiều năm, đã là đời thứ ba không xuất hiện tu sĩ Trúc Cơ kỳ, ngươi vất vả hơn nửa đời người, bây giờ cũng chỉ là Luyện Khí lại còn xuất thân tán tu, giữ khư khư lò luyện đan tốt như thế thì có tác dụng gì?”

Chương 704: Người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ (1)

“Còn không bằng sau khi bán thành tiền bồi dưỡng nữ nhi. Nếu sau này nữ nhi có tiền đồ, biết đâu còn có thể tìm cơ hội chuộc về. Nếu không lại không dưng làm trễ nải tiền đồ của hài tử này!"

"Điều này không được, lúc phụ thân ta qua đời liên tục dặn dò ta, những vật khác thì cũng thôi, lò luyện đan này..."

"Lão Phiền, ngươi đúng là cứng đầu! Ngươi làm vậy không sợ sau này nữ nhi hận ngươi à! Huống chi, nếu không phải khi đó ngươi quyết định nhanh chóng chuyển đến Lưu Lam hoàng triều, một tu sĩ Luyện Khí kỳ như ngươi có thể giữ được đan lô lục phẩm sao?"

Lúc đang nói chuyện, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đến gần.

Trên thuyền có hai tên tán tu trung niên vẻ mặt vất vả, nhìn một cái đã biết cảnh ngộ không tốt.

Trên mặt một người trong số đó đầy buồn khổ, khép tay áo ngồi xổm trong khoang thuyền, vẻ mặt hơi không biết làm sao. Một người khác đang cầm mái chèo, quần áo khá tinh tế, vẻ mặt đầy khinh thường.

Lò luyện đan lục phẩm?!

Khang Thừa Chí giật mình, sau khi kịp phản ứng, ánh sáng trong mắt tăng vọt đầy vẻ tham lam!

Đối với luyện đan sư mà nói, có hai thứ quan trọng nhất.

Một là đan hỏa, hai là đan lô!

Đan hỏa phẩm cấp cao có yêu cầu với tu vi, nhưng điều kiện sử dụng lò luyện đan lại rộng rãi hơn nhiều!

Huống chi, dù mình không dùng được đan lô lục phẩm, giá thị trường của nó cũng rất cao.

Nghĩ đến đây, Khang Thừa Chí lập tức bình tĩnh dừng chân.

Bởi vì xuôi theo dòng suối đều có kè đá, bây giờ lại là mùa khô, mặt suối thấp hơn kè đá cả nửa trượng.

Hai người trên thuyền nhỏ đều ngồi trong khoang thuyền, từ góc độ của bọn họ, trừ khi cố hết sức ngẩng đầu lên, nếu không sẽ không thấy Khang Thừa Chí.

Chẳng mấy chốc, thuyền nhỏ dừng lại trước một thềm đá.

Người lạnh lùng cầm mái chèo kia ném mái chèo thuyền ra, khẽ hừ nói: "Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi."

Nói xong bóng dáng lóe lên đã xuất hiện trên bờ, cũng không quay đầu lại mà nghênh ngang rời đi.

Khang Thừa Chí lập tức trốn sau một gốc liễu cách đó không xa đưa mắt nhìn người kia đi xa, thấy trên thuyền nhỏ chỉ còn lại "lão Phiền" nhưng không lập tức rời đi mà xoa tay, vẻ mặt khó xử như đang khó khăn lựa chọn giữa chí bảo gia truyền và tương lai của nữ nhi.

"Đúng là Luyện Khí kỳ!" Khang Thừa Chí cảm ứng khẽ gật đầu, ngay sau đó hắn ta lại quan sát xung quanh xác định không có ai, đồng bạn của đối phương cũng đã đi xa liền sửa sang lại áo bào làm như vô tình đi ngang qua.

Lão Phiền kia cau mày suy nghĩ, không có phản ứng nào với việc hắn ta đến gần.

Nếu tình huống này diễn ra ở nơi khác thì Khang Thừa Chí còn nghi ngờ, nhưng ở Lưu Lam hoàng triều, bởi vì nằm dưới sự quản lý của hoàng triều đã thái bình lâu ngày, phần lớn con dân hoàng triều đã sớm thành thói quen với vẻ thái bình thịnh thế không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, căn bản không có lòng đề phòng gì.

Vì vậy, Khang Thừa Chí không hề thấy bất ngờ, nhân lúc khoảng cách với đối phương chỉ còn hơn trượng, đột nhiên ra tay, một tay chộp lấy người đến trước mặt, chế trụ mạch môn hắn ta, pháp lực tràn vào lập tức phong bế một thân tu vi của đối phương!

"Tiền bối, tha, tha mạng!" Lão Phiền kia ngơ ngác, toàn bộ quá trình không có bất kỳ phản ứng gì, cho đến khi hoàn toàn bị chế trụ mới cầu xin tha thứ như vừa tỉnh lại từ trong mộng.

Khang Thừa Chí cười lạnh, nếu đây là tu sĩ địa phương lớn lên ở Lưu Lam hoàng triều, hắn ta còn không dám tùy tiện ra tay.

Dù sao tu sĩ bản địa có hướng nội như thế nào, cũng là hàng xóm nhìn nhau lớn lên, ai biết trong những người này có phải ngọa hổ tàng long, xen vào việc của người khác hay không?

Nhưng vừa rồi cuộc nói chuyện của lão Phiền và đồng bạn để lộ ra hắn ta giống mình, cũng là tán tu ngoại cảnh đến hoàng triều, hơn nữa tình cảnh không tốt, có thể thấy được không có chút bối cảnh nào!

Để người thế này giữ một lò luyện đan lục phẩm thật sự quá lãng phí!

Bởi vì cái gọi là người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ, đúng lúc hôm nay hắn ta đang không may, không thu hoạch được gì trên hội giao dịch, hiển nhiên hiện tại lão Phiền Luyện Khí kỳ này đức không xứng với vị, nên để Khang Thừa Chí hắn đoạt được lò luyện đan lục phẩm!

Xoạt!

Khang Thừa Chí cướp đi túi trữ vật trên người đối phương mở ra xem, chẳng mấy chốc phát hiện bên trong toàn là mấy vật dụng Luyện Khí kỳ, cũng không có được mấy viên linh thạch, căn bản không có bóng dáng của lò luyện đan lục phẩm.

Hắn ta sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn về phía lão Phiền, trầm giọng quát: "Nói! Lò luyện đan lục phẩm ở đâu?!"

"Lò, lò luyện đan lục phẩm cái gì?" Lão Phiền lắp bắp, ánh mắt đảo quanh, thề thốt phủ nhận, "Tiền bối, vãn bối chỉ có tu vi Luyện Khí, sao có thể có lò luyện đan lục phẩm?"

"Nói nhảm thêm một chữ nữa, ta sẽ giết ngươi sưu hồn!" Khang Thừa Chí híp mắt lại thản nhiên nói.

"Đừng! Đừng giết ta!" Lão Phiền nghe vậy vẻ mặt thay đổi, trong mắt lộ ra sự sợ hãi rõ rệt, rụt rè sợ hãi nói, "Lò, lò luyện đan lục phẩm đang ở nhà ta, ta... Bây giờ ta đưa tiền bối đi!"

Khang Thừa Chí cười lạnh một tiếng, lại thở phào nhẹ nhõm.

Chương 705: Người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ (2)

Mặc dù hắn ta thật sự nắm giữ lấy thuật sưu hồn, nhưng loại thuật pháp này tạo ra tiếng động quá lớn, rất dễ bị đội tuần tra trong thành phát hiện.

Sau khi Cừ thành xảy ra chuyện, mức độ đề phòng ở Mi Dương quận đã tăng lên, nếu bị đội tuần tra thấy hắn ta đang sưu hồn, chỉ sợ còn không có cả cơ hội giải thích, sẽ bị coi như ma tu bị chém giết ngay tại chỗ, bêu đầu thị chúng!

Hiện tại đối phương biết điều như vậy, ngược lại cũng giảm bớt rắc rối.

Thế là, dưới sự uy hiếp của Khang Thừa Chí, Phiền Đức Xương lập tức dẫn đường.

Lúc đầu, Khang Thừa Chí tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhiều lần quát lớn Phiền Đức Xương không được phép rời khỏi bên cạnh mình, càng không cho phép đi đến nơi nhiều người, sợ bị đội tuần tra trong thành phát hiện hoặc bị những người khác nhìn ra vấn đề, tự nhiên xảy ra rắc rối.

Cũng may, hình như chỗ ở của tán tu Luyện Khí kỳ này rất vắng vẻ, ven đường chỉ đi qua một vài con đường nhỏ không người, thỉnh thoảng nhìn thấy người đi đường, không cần Khang Thừa Chí cảnh cáo, hắn ta đã chủ động né tránh.

Cứ đi như thế khoảng nửa canh giờ, xung quanh càng ngày càng hoang vu, đừng nói đội tuần tra, thậm chí còn không thấy cả bóng dáng tu sĩ tầm thường.

Khang Thừa Chí cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng nhìn sang lão Phiền này, vẻ mặt đối phương sợ hãi, khúm núm, tu vi cũng chỉ có Luyện Khí, còn bị mình kiềm chế lại... Hình như mình quá đa nghi?

Loại tán tu tu vi không cao cũng không có kỹ nghệ và chỗ dựa gì, dù nghĩ trăm phương ngàn kế đến được Lưu Lam hoàng triều, chắc chắn trong tay cũng cực kỳ túng quẫn.

Nếu không cũng không đến mức không thể bồi dường nữ nhi có thiên phú luyện đan sư.

Vì vậy, vì bớt ăn bớt mặc, thật sự không thể kiếm một căn nhà ở khu vực phồn hoa...

Càng nghĩ, Khang Thừa Chí do dự một lát, lại nghĩ tới lò luyện đan lục phẩm... Suy nghĩ của hắn ta hơi dao động, lập tức kiên định lại, lạnh lùng truyền âm: "Đừng giở trò, nếu không ngươi sẽ biết tay!"

"Vâng! Vâng!" Lão Phiền lập tức run rẩy một cái, cuống quít nói, "Tiền bối, phía trước là chỗ ta đang ở... Đan lô ở trong phòng!"

Lúc nói chuyện, trước mặt hai người xuất hiện một tiểu viện cửa riêng rõ ràng rất rách nát.

Xung quanh khu nhà nhỏ này sinh trưởng một vài gốc cây tạp nham cành lá rậm rạp, chỉ liếc qua đã có thể thấy được vết tích tàn tạ trên cửa lớn và tường viện.

Có thể thấy nơi đây đã không được tu sửa giữ gìn rất lâu rồi.

Nếu không phải tự mình đến đây, thật sự khó có thể tưởng tượng, ở trong quận thành Mi Dương thành đầy đường lớn phồn hoa rộng rãi này, lại cũng có nơi hẻo lánh hoang vắng nghèo nàn như thế.

Lúc này, lão Phiền đi nhanh mấy bước mở cửa.

Thấy thế, ánh mắt Khang Thừa Chí đảo quanh nhanh chóng đi theo sau lưng hắn ta, chỉ cần người này có hành động khác thường, hắn ta sẽ...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hai người đã vượt qua cánh cửa đi vào trong nội viện.

Trong tầm mắt là một cái sân nhỏ, trên mặt đất vốn nên lát gạch xanh vô cùng gọn gàng, lúc này lại mấp mô, trong góc còn có cỏ dại rậm rạp, khắp nơi lộ ra dáng vẻ không được tu sửa lâu năm.

Khang Thừa Chí đưa mắt nhìn quanh, đang muốn quát hỏi đan lô lục phẩm ở đâu...

Ầm!

Vào lúc này, cửa sân sau lưng tự động đóng lại.

Ngay sau đó, cánh cửa chính đường đối diện cửa lớn mở ra, một nữ tu mặc áo gấm váy thêu, dải lụa bay bay chậm rãi đi ra.

Nàng gầy gò yếu đuối, má như vương lệ, trong ung dung lộng lẫy còn xen lẫn cảm giác ngây thơ tươi đẹp đặc biệt của thiếu nữ, đang bình tĩnh nhìn về phía Khang Thừa Chí.

Thấy tên nữ tu này, Khang Thừa Chí lập tức ngẩn ngơ.

Hắn ta vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, số nữ tu từng thấy nhiều như cá diếc sang sông, nhưng chưa từng thấy mỹ nhân như thế!

Hơn nữa trông ăn diện như vậy, đây là nữ tu bản địa Lưu Lam hoàng triều?

"Tiền bối, đây là tiểu nữ nhà ta, Phiền Quất Tụng." Lão Phiền đột nhiên nâng người lên, cười khẽ giới thiệu.

Nghe vậy, Khang Thừa Chí thản nhiên gật đầu.

Hắn ta không phải là người ham sắc đẹp, nếu không với xuất thân tán tu cũng không thể tu luyện tới Kết Đan kỳ, còn có thể thông qua kiểm tra luyện đan sư bát phẩm của Lưu Lam hoàng triều.

Nhưng hiện tại mỹ nhân thật sự có phong thái xuất chúng, nhan sắc hiếm thấy.

Chuyện cho tới bây giờ, tán tu Luyện Khí này chắc chắn phải chết.

Ngược lại mình có thể thu nhận toàn bộ lò luyện đan lục phẩm và nữ nhi xinh đẹp của đối phương!

Nghĩ vậy, Khang Thừa Chí vặn vẹo uốn éo cái cổ nhe răng cười, bóng dáng nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nữ tu xinh đẹp kia!

"Tiểu mỹ nhân, phụ thân ngươi để ngươi hầu hạ lão tử thật tốt!" Khang Thừa Chí nói, đang muốn chạm vào khuôn mặt như sương tuyết của đối phương, nhưng ngay sau đó...

Khuôn mặt nữ tu xinh đẹp gần trong gang tấc không thay đổi sắc mặt duỗi ra một bàn tay mềm mại như cây cỏ không xương nhấn xuống đỉnh đầu của hắn ta.

Lúc đầu Khang Thừa Chí không để ý, lập tức vồ một cái về phía cánh tay đang giơ lên của đối phương, nhưng ngay lúc đầu ngón tay hắn ta vừa chạm đến tay áo đối phương, một luồng lực lượng cực mạnh tràn trề ầm vang truyền đến!

Chương 706: Thợ săn cấp cao…

Hắn ta là tu sĩ Kết Đan, cũng được coi là nhân vật có mặt mũi một phương trong số tán tu.

Nhưng lúc này lại như chiếc thuyền con trên mặt biển mênh mông đang nổi giận, đối mặt với luồng lực lượng có thể gọi là hùng hậu này, lại không có chút cơ hội phản kháng nào, răng rắc!

Trong tiếng xương cốt vỡ vụn trong trẻo, máu bắn tung tóe, một cánh tay của Khang Thừa Chí lập tức nát thành thịt xay!

Ầm

Dường như giữa hai người lập tức tràn ra một đóa mạn châu sa hoa huyết sắc mùi máu tanh nồng nặc!

Sắc mặt Khang Thừa Chí thay đổi lập tức biết tình huống không đúng, không quan tâm đến cơn đau dữ dội truyền đến từ bả vai, vội vàng muốn chạy trốn giữ mạng.

Nhưng vừa nãy nữ tu trước mặt hắn ta còn lộ ra xinh đẹp ngây thơ nhu nhược, khí tức lập tức trở nên cường đại, từ nơi sâu xa như là huyết hải vô tận cuồn cuộn mà tới, gào thét càn quét toàn bộ thiên địa!

Vô số xương trắng lạnh băng chìm nổi trong biển máu, khí tức hung ác đập vào mặt như lưỡi đao lạnh thấu xương...

Trong một chớp mắt, tâm thần Khang Thừa Chí cũng bị chiếm đoạt, tu vi cả người đột nhiên biến mất như sâu bọ bị giam cầm trong hổ phách, trông như lông tóc không tổn hao gì ngoài việc mất đi cánh tay, lại không thể động đậy chút nào!

Chu Diệu Ly không hề thấy bất ngờ với tình cảnh này, đôi mắt nàng chưa từng có bất kỳ sự thay đổi nào, vẻ mặt tự nhiên giơ bàn tay lên ấn vào đỉnh đầu Khang Thừa Chí, sau đó vận chuyển 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 đã tu luyện thành thạo trong hai ngày nay...

"A a a a a a a!!!"

Trong đình viện rách nát lập tức vang vọng tiếng kêu thảm vô cùng thê lương.

Chỉ là, bên ngoài sân nhỏ lại vẫn bình thường, không có bất kỳ tiếng động gì truyền ra.

Một cơn gió thổi qua, cây cỏ tạp nham hơi lay động, mấy đóa hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống, ngước mắt nhìn ra xa đây là nơi yên tĩnh tốt đẹp thường thấy dưới sự quản lý của hoàng triều.

...

Cát Viên.

Theo thời gian trôi qua, trong chính đường dần trống vắng.

Phần lớn luyện đan sư đều đã thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ có Bùi Lăng còn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Mấy luyện đan sư vây quanh bên cạnh hắn, còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế cò kè mặc cả.

Những người này đều là luyện đan sư cửu phẩm xuất thân tán tu, tu vi không cao, trong tay túng quẫn. Trước đó có rất nhiều người vây quanh Bùi Lăng, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến lên giao dịch.

Lúc này lại thấy đám người đã đi gần hết, trong lò đan trước mặt Bùi Lăng còn có rất nhiều Bồi Nguyên Đan cực phẩm, mới ôm suy nghĩ thử một chút đi lên làm phiền.

Chỉ là bọn họ ra giá quá thấp, hơn nữa Bùi Lăng đã thu mua được số lượng dược liệu khá nhiều, vì vậy kiên quyết không muốn hạ giá, trong chốc lát đôi bên khó bàn bạc được.

Ngay lúc đang giằng co, trong nơi hẻo lánh truyền đến một tiếng khánh trong trẻo, đám người ngẩn ngơ, lúc này chỉ thấy một nhóm người phục vụ đi vào từ ngoài cửa, người cầm đầu khom lưng hành lễ, khách sáo nói: "Chư vị đan sư, hội giao dịch hôm nay đã kết thúc. Bây giờ gia chủ có việc trong người, không tiện đến tiễn các vị, kính xin rộng lòng tha thứ."

"Mười ngày sau, gia chủ sẽ ở chuẩn bị trà ngon ở đây, lại đợi chư vị đan sư đến."

Nghe vậy, đám người Bùi Lăng vội vàng đồng ý, sau đó cũng không muốn tiếp tục làm phiền nhau nữa, tự mình dọn dẹp rời đi.

Vốn lúc trước trong chính đường nói năng ồn ào đã đi sạch sẽ.

Các người hầu bắt đầu vẩy nước quét nhà sắp xếp, lúc này Đồ Hòa có chuyện quan trọng trong người lại từ đi ra từ trong một cánh cửa nhỏ ở phía sau.

Thấy thế, người phục vụ dẫn đầu lập tức tiến lên, nói: "Chủ nhân, đan dược cực phẩm trên người Vương Cao kia nhiều một cách bất thường, có cần điều tra chút không?"

Đồ Hòa khẽ lắc đầu, nói: "Vừa rồi ta rời đi là đi liên hệ với Bách Công nha hỏi thăm tình hình của Vương Cao này. Vương Cao này hành động khiêm tốn, trong nửa hiệp đầu của hội giao dịch cũng không nói rõ thực lực đan đạo của hắn, nhưng bên Bách Công nha kia đã thông báo với lão phu, trông người này còn trẻ nhưng đã là luyện đan sư ngũ phẩm!"

"Hơn nữa, lúc hắn được người Thiền Lâu hộ tống đến quận thành vào Bách Công nha nghiệm chứng thân phận, đã luyện chế một lò Bồi Nguyên Đan ngay tại chỗ, thời gian sử dụng rất ngắn, lại từng viên cực phẩm."

"Người này đã tiến hành vòng tuyển chọn ở Cừ thành thuộc sự quản lý của quận thành."

"Vì vậy sau khi hắn rời khỏi Bách Công nha quận thành, bọn họ đã tiến hành thẩm tra đối chiếu với Bách Công nha Cừ thành."

"Lúc Vương Cao này ở Cừ thành, tổng cộng đã luyện đan ba lần trước mặt mọi người."

"Lần thứ nhất là trong lúc tuyển chọn, lúc gần hết giờ chỉ tốn một lát đã luyện chế ra một lò Bồi Nguyên Đan cực phẩm."

"Lần thứ hai là luyện chế ra một lò Trúc Cơ Đan cực phẩm ngay trước mặt Hà Vô Phục và Tiết Như Diễm."

"Lần thứ ba... Đó là lúc thành chủ Cừ thành bày tiệc tiếp đón, một hơi luyện chế ra năm lô Hóa Hình Đan cực phẩm ngay trước mặt tất cả tai to mặt lớn trên dưới Cừ thành!"

"Tất cả đan dược không có một lần thất thủ, từng viên cực phẩm."

"Nếu bên Cừ thành không gan to bằng trời nói khoác lác, thêm mắm thêm muối về chuyện lớn như vậy, chỉ sợ so sánh luyện đan thuật của Vương Cao với lão phu cũng là mỗi người mỗi vẻ!"

Chương 707: Bế quan luyện đan (1)

"Mặc dù lão phu chìm đắm đan đạo nhiều năm, tự nhận là có một chút tâm đắc, nhưng cũng không thể làm được đến mức mỗi lần khai lò, tất cả thành đan đều là cực phẩm!"

"Người này là tán tu xuất thân Vạn Hủy hải, vì muốn một tiếng hót khiến người ta ngạc nhiên ở trong đại điển luận đan triều ta, dựa vào luyện đan thuật cao siêu của bản thân đã sớm trữ hàng mấy chục năm, hôm nay một hơi lấy ra nhiều đan dược cực phẩm như thế cũng chẳng có gì lạ."

Người phục vụ cầm đầu kia không nhịn được giật mình, ngạc nhiên nói: "Trông đan sư Vương Cao kia tuổi không lớn lắm, luyện đan thuật lại có thể so sánh với chủ nhân?"

Đồ Hòa híp mắt lại, từ tốn nói: "Đại điện luận đan không có quá nhiều gò bó với người tham gia."

"Nghiêm khắc nhất là tuổi tác."

"Chỉ là thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều thủ đoạn che dấu tuổi tác thật."

"Dựa vào thuật luyện đan mà Vương Cao thể hiện ra cho tới nay, dù thiên tư tung hoành, không có mấy chục năm rèn luyện, kinh nghiệm tuyệt đối không thể đạt tới trình độ như vậy!"

"Lão phu nghi ngờ tuổi tác thật sự của người này đã gần trăm tuổi."

"Thậm chí rất có thể số tuổi cũng như lão phu, đã sớm vượt qua yêu cầu trăm tuổi."

"Mặc kệ nói thế nào, thuật luyện đan của hắn thật sự xuất sắc."

"Cho nên bây giờ không cần để ý."

"Chờ lúc bắt đầu thi quận lại cho người đặc biệt để ý một chút, chú trọng kiểm tra kỳ cốt linh."

"Nhân tài như vậy không ở lại triều ta sẽ rất đáng tiếc."

"Nhưng cũng không thể để hắn ỷ vào bí thuật, giành lấy vị trí nên có của những đan sư thật sự trong vòng trăm tuổi!"

Người phục vụ cầm đầu vội nói: "Vâng!"

Bóng mặt trời ngả về tây.

Cát Viên.

Bùi Lăng vừa đi ra cửa lớn, Thạch Vạn đứng chờ dưới bóng cây cách đó không xa lập tức bước tới đón: "Vương đại sư, thu hoạch thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Bùi Lăng mỉm cười, nói, "Ta muốn bế quan luyện chế đan dược một khoảng thời gian, mười ngày sau lại đến đây tham gia hội giao dịch."

Thấy tâm trạng Vương Cao đại sư không tệ, Thạch Vạn Lý cũng không nhịn được mỉm cười, lập tức nói: "Vậy tại hạ sẽ hộ tống đại sư về động phủ nghỉ ngơi."

Hai người cất bước rời khỏi Cát Viên.

Trên đường trở về động phủ, bọn họ lại gặp hai đội tuần tra kiểm tra.

Trong đó, vừa hay trong một đội người có tu sĩ quen biết Thạch Vạn Lý.

Đương nhiên, hai người vẫn cần lấy ra bằng chứng thân phận để xác nhận bản thân.

Sau khi xác định không có vấn đề, Thạch Vạn Lý mới mở miệng chào hỏi đối phương, truyền âm hỏi: "Còn chưa bắt được ma tu ở Cừ thành sao?"

"Vẫn chưa." Tu sĩ kia còn có nhiệm vụ trong người, không tiện nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn, "Mặc dù những ngày qua phá huỷ mấy sào huyệt ma đạo, liên tục bắt một vài ma tu, nhưng trải qua sự phân biệt của người trong phủ thành chủ Cừ thành, không có ma tu kia."

Thạch Vạn Lý nhíu mày lại, tiếp tục truyền âm: "Khâm Thiên Giám suy tính như thế nào?"

"Không thu hoạch được gì!" Lúc sau người quen này đã đi ra một đoạn đường, vội vàng nói, "Đã có thể xác định xuất thân của đối phương là người mới tinh nhuệ trong tứ đại Ma môn, có tên trong bí sách, có tông môn giúp đỡ trấn áp khí vận, che giấu thiên cơ. Thuật tính toán không hề có tác dụng với hắn. Chỉ là tạm thời còn không thể xác nhận là một nhà nào... Nghe nói phía trên đang thảo luận nên trả thù như thế nào, tốt nhất mấy ngày nay ngươi đừng rời khỏi vị Vương đại sư kia quá xa."

"Còn có rất lâu nữa đại điển luận đan mới có thể kết thúc."

"Sau khi tứ đại Ma môn bị trả thù, biết đâu sẽ bắt Vương đại sư ra để trút giận, lấy đó để đe dọa tán tu ngoại cảnh không được vào triều ta nữa."

Thạch Vạn Lý lập tức nghiêm nghị, e ngại Bùi Lăng đang ở ngay bên cạnh, hắn ta không hy vọng để đối phương biết Ma môn khó chơi và uy hiếp, chỉ gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy: "Yên tâm!"

Nửa ngày sau, vẻ mặt Thạch Vạn Lý tự nhiên đưa Bùi Lăng về động phủ.

Sau khi Bùi Lăng vào cửa, nhanh chóng kiểm tra toàn bộ động phủ một lượt, xác định trong thời gian này không có người từng đến đây, lúc này mới đi vào phòng luyện đan.

Hắn lấy ra rất nhiều vật liệu thu mua được trong hôm nay, lần lượt phân loại.

Lần này may mắn trên người Bùi Lăng có rất nhiều dụng cụ trữ vật, nếu không với số lượng giao dịch dược liệu trong ngày hôm nay, có lẽ căn bản chứa không nổi.

"Mặc dù số đan phương nhận được trong lần này không phải số ít, nhưng phần lớn đều là đan phương Trúc Cơ kỳ." Hắn vừa sắp xếp vừa thầm tính toán, "Điều bất ngờ là lại còn có mấy vị đan phương độc đan hiếm thấy... Nhưng dù sao cũng là danh môn chính đạo, tu sĩ bán độc đan còn thuận tiện bán đan phương giải độc đan tương ứng."

"Hy vọng trong lúc những độc đan này phát tác, có thể lấp đầy khoảng trống phát tác của những độc đan hiện có."

"Như thế vừa đúng có thể dùng đến cắt ngang hệ thống."

"Chờ chút nữa luyện chế giải độc đan trước, sau đó lại luyện chế độc đan."

"Chỉ lấy được hai đan phương cấp độ Kết Đan."

"Một cái là đan phương Tục Cốt Đan."

"Còn có một cái là đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan mà Đồ Hòa bán cho ta..."

"Ha ha! Ta không trả giá một viên đan dược nào, chắc chắn đã để Đồ Hòa kiếm lời một khoản."

Chương 708: Bế quan luyện đan (2)

"Chắc hắn rất vui vẻ, ta tiếp tục đến hội giao dịch lần sau, chắc chắn hắn rất hoan nghênh!"

"Chờ hoàn thành luyện chế giải độc đan và độc đan, lại thử luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan và Tục Cốt Đan."

"Sau đó là những đan dược Trúc Cơ kỳ phổ biến kia."

"Thanh Hồn Đan, Diên Thọ Đan, Trú Nhan Đan gì đó..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nhanh nhẹn thu thập xong rất nhiều dược liệu, sau đó bắt đầu uỷ thác tu luyện 【 luyện đan thuật 】 ...

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã qua ba ngày.

Phòng luyện đan.

Linh thạch khởi động trận pháp được bố trí trên nóc nhà, lóe lên ánh sáng trắng nhu hòa không phân biệt ngày đêm, chiếu sáng rõ ràng toàn bộ không gian.

Vẻ mặt Bùi Lăng hơi mỏi mệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt trưng bày từng bình ngọc khắc trận pháp giam cầm cỡ nhỏ rực rỡ muôn màu.

Ba ngày qua hắn uỷ thác luyện chế ra rất nhiều đan dược cực phẩm, có mỗi một chủng loại.

Hơn nữa Bùi Lăng đã ghi nhớ kỹ càng thời gian cần thiết trong mỗi lần luyện chế và thời điểm độc đan phát tác.

Sau đó thi quận, chỉ cần kiểm tra mấy loại đan dược phổ biến này, hắn có thể thoải mái nắm chắc, không cần lo lắng xuất hiện tình huống luyện năm lô đan dược như trên yến hội Cừ thành.

Về phần thi quận có kiểm tra một vài đan dược đặc biệt hiếm thấy hay không...

Khả năng này rất nhỏ.

Bởi vì đan dược quá hiếm có, phần lớn luyện đan sư đều không có đan phương, vậy Lưu Lam hoàng triều chắc chắn phải cung cấp đan phương.

Lưu Lam hoàng triều tổ chức đại điển luận đan là vì mời chào nhân tài.

Loại đan dược phổ thông Luyện Khí kỳ như Bồi Nguyên Đan kia, cung cấp thì cứ cung cấp thôi, dù sao bản thân nó đã lưu truyền rộng rãi, giá trị có hạn.

Nhưng đan phương đặc biệt hiếm thấy, dù tác dụng của đan dược không lớn, nhưng đối với đan sư say mê đan đạo lại gặp một đan phương chưa từng thấy, vẫn sẽ có sức hấp dẫn rất lớn.

Vì sao không giữ lại dùng để thuyết phục tán tu ngoại cảnh đã chứng minh thực lực thông qua đại điển luận đan ở lại, mà lại lấy ra dùng trong lúc thi quận?

Dù sao, trong đại điển luận đan, quy tắc người không thể thông qua sẽ phải thanh toán phí tổn đan phương và tài liệu chỉ giới hạn trong phần tuyển chọn.

Hành động này chủ yếu là vì hạn chế những tu sĩ không biết gì, lại có lòng tò mò hoặc cố ý lãng phí tài nguyên do hoàng triều cung cấp.

Trong vòng thi quận này, người tham gia đều là đan sư đã đã chứng minh sơ bộ về thực lực mình.

Trong loại tình huống này, nếu lại đưa ra quy định không thông qua sẽ phải nộp linh thạch, có thể thấy sẽ khiến rất nhiều luyện đan sư phải rút lui.

Như thế, chắc chắn đại điển luận đan vốn dùng để hấp dẫn nhân tài ngoại cảnh, tuyển chọn đan sư đến dưới sự quản lý sẽ bị nghi ngờ là vơ vét của cải trá hình.

"Nếu là sau khi tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', rất có thể sẽ kiểm tra một vài đan phương hiếm thấy." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Dù sao đó đã là vòng tranh đấu cuối cùng trong đại điển luận đan, không có độ khó nhất định, vậy đại điển luận đan này sẽ có vẻ không đủ trọng lượng..."

"Nhưng ta không cần lo lắng!"

"Dù sao sau khi qua thi quận lấy được phần thưởng, ta sẽ trực tiếp rời đi."

"Dù phần thi 'Tiểu Tự Tại Thiên' có xảo trá thế nào, cũng không liên quan đến ta!"

Hắn rất thoải mái thu rất nhiều bình ngọc vào trong dụng cụ trữ vật, sau đó giữ lại một cái bình ngọc kiểu dáng khá đặc biệt ở trước mặt, đổ ra một viên đan dược trong đó.

Đây là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Ba ngày qua, Bùi Lăng đã luyện chế tất cả ba lô đan dược này.

Mỗi một lô chỉ luyện chế ra một viên, hơn nữa không có một viên nào cực phẩm, đều chỉ là thượng phẩm.

Lúc này, trong toàn bộ phòng luyện đan tràn ngập đan hương đặc biệt của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Nhìn đan dược nằm trong ngón tay, vẻ mặt Bùi Lăng hơi nghiêm túc.

Đây là đan dược khó luyện chế nhất trong số tất cả đan phương mà bây giờ hắn đang nắm giữ!

So sánh ra, Hóa Hình Đan cũng thuộc về cấp độ Kết Đan, thật sự rất thoải mái.

Hơn nữa, không chỉ mỗi lần chỉ có thể luyện ra một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, còn nhiều lần khiến hắn tiêu hao chân nguyên gần như không còn!

Thậm chí lúc luyện chế lò thứ nhất, nếu không phải sau khi hệ thống thăng cấp sẽ tự động sử dụng Bồi Nguyên Đan để khôi phục, thậm chí hắn sẽ thất bại ngay trong gang tấc, uỷ thác luyện đan thất bại ngay tại chỗ!

Ngoại trừ việc luyện chế rất khó khăn, vật liệu Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cũng rất quý giá.

Gần như không có một vị dược liệu nào thường gặp, ròng rã trên trăm loại dược liệu, mỗi một loại đều thuộc về thiên tài địa bảo!

Dù trên người Bùi Lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra ba phần tài liệu.

Vào lúc này đã sử dụng hết toàn bộ.

Nói cách khác, bây giờ Bùi Lăng căn bản không thể luyện chế ra lò thứ tư.

Ngược lại vật liệu của những đan dược khác vẫn còn thừa rất nhiều...

"Lần sau đến hội giao dịch có thể thu mua số lượng lớn vật liệu Khước Tử Nghịch Mệnh Đan." Bùi Lăng đánh giá đan dược trong tay, trong lòng thầm nghĩ, "Luyện chế loại đan dược này rất khó khăn, dù Đồ Hòa lặp đi lặp lại bán đan phương này ra, có lẽ không nhiều người có thể luyện chế."

"Ta dùng đan dược cực phẩm thu mua, chắc chắn sẽ cân bằng, sẽ có người bằng lòng bán ra."

Chương 709: Là ai vu oan giá họa cho ta?!

Ngay lúc đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện một tấm Truyền m Phù trong túi trữ vật đang chấn động.

Sau khi Bùi Lăng mở ra xem xét, phát hiện là Thạch Vạn Lý.

Hắn rót một tia chân nguyên vào trong Truyền m Phù, trong phù lục lập tức truyền ra giọng nói của Thạch Vạn Lý: "Vương đại sư, ngươi có biết Khang Thừa Chí không?"

Khang Thừa Chí?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhanh chóng nhớ lại một lượt, chắc chắn mình chưa từng nghe đến cái tên này.

Thế là, hắn rất thẳng thắn nói: "Không biết."

"Vậy có người đang nhằm vào Vương đại sư." Thạch Vạn Lý trầm giọng nói, "Khang Thừa Chí là tán tu dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn, lần này đến triều ta tham gia đại điển luận đan đã thông qua kiểm tra luyện đan sư bát phẩm."

"Ba ngày trước, Khang Thừa Chí cũng tham gia hội giao dịch đan sư."

"Căn cứ theo tin tức, lúc đó hắn muốn dùng tàn phương giả lừa gạt Trúc Cơ Đan cực phẩm của Vương đại sư, chỉ là bị đại sư nhìn thấu ngay tại chỗ, sau khi rời đi, từ đó tung tích không rõ, đã mất tích ba ngày."

"Quận thủ phủ phát hiện việc này, nghi ngờ là đại sư ra tay."

"Bởi vì những ngày qua chỉ có đại sư từng xảy ra xung đột với Khang Thừa Chí..."

Nghe đến đây, Bùi Lăng nhướn mày lập tức hiểu ra, Khang Thừa Chí này là tán tu Kết Đan lấy ra tàn phương Trừng Tâm Đan giả trong hội giao dịch vào hôm đó.

Chỉ là, việc đối phương mất tích có liên quan cái búa với mình?

Đến bây giờ hắn mới biết đối phương tên là gì!

Lập tức, Bùi Lăng trầm giọng nói: "Trong hội giao dịch hôm đó, ta là người rời sân cuối cùng. Hơn nữa trong ba ngày qua, ta vẫn luyện đan trong động phủ, chưa từng bước ra cửa lớn nửa bước! Khang Thừa Chí này sống hay chết, không có bất cứ liên quan nào với ta!"

Thạch Vạn Lý vội vàng nói: "Đại sư yên tâm! Lấy đan thuật và phẩm hạnh của đại sư, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như thế. Hơn phân nửa là thuật luyện đan của đại sư kinh tài tuyệt diễm, đã truyền đến tai rất nhiều người."

"Có một vài người lo lắng đại sư sẽ ngăn cản con đường của bọn họ trên đại điển luận đan, vì vậy đã nghĩ ra mưu kế nham hiểm này."

"Ta đã bẩm báo việc này với cấp trên, dựa vào danh nghĩa Thiền Lâu ta để bảo vệ đại sư."

"Tiếp theo, đại sư cứ chuyên tâm chuẩn bị thi quận, Thiền Lâu ta sẽ điều cao thủ đến đây điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho đại sư!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, Thạch Vạn Lý này rất dễ nói chuyện, trên đường đi cũng sắp xếp ổn thỏa tất cả việc lặt vặt.

Mặc dù biết hành động này của đối phương cũng vì cân nhắc cho Lưu Lam hoàng triều và tương lai bản thân, nhưng những ngày qua người này thật sự giải quyết rất nhiều rắc rối cho mình.

Lấy cách làm người của Bùi Lăng, cứ để hắn ta thu xếp không công luôn cảm thấy hơi không ổn.

Hắn hơi do dự rồi nói: "Thạch lâu chủ, những ngày qua được quan tâm nhiều như vậy, trong lòng ta vẫn luôn biết ơn. Chỉ là cân nhắc đến thân phận của Lâu chủ, cũng không tiện bỏ ra mấy thứ bình thường."

"Trong hội giao dịch lần trước ta được Đồ lão coi trọng, lấy năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm đổi được một đan phương Kết Đan kỳ, trải qua sự nghiên cứu vất vả, hiện tại vừa luyện chế ra một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan."

"Nếu Lâu chủ không chê, không ngại đến đây đánh giá một hai."

Trong ngọc giản mà Đồ Hòa cho chỉ có mỗi đan phương, lại không nhắc đến một chữ nào về tác dụng, cấm kỵ đủ loại.

Vì vậy nói ra, mặc dù Bùi Lăng đã có ba viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vừa ra lò, nhưng hắn còn không rõ loại đan dược này có tác dụng gì.

Thạch Vạn Lý là người trong Thiền Lâu, tin tức linh thông, chắc chắn sẽ có hiểu biết với loại đan dược này.

Đưa cho hắn ta cũng không cần lo lắng sẽ hại hắn ta.

"Đại sư khách sáo, tại hạ..." Nghe những lời trước đó, Thạch Vạn Lý đang muốn từ chối, dù sao những ngày qua hắn ta luôn đi theo Bùi Lăng cũng có chỗ tốt với con đường làm quan của mình, sao chịu tuỳ tiện nhận đồ của Bùi Lăng, cắt đứt cơ hội qua lại lâu dài sau này?

Nhưng lúc nghe được "Khước Tử Nghịch Mệnh Đan", trong lòng Thạch Vạn Lý đột nhiên chấn động!

Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!?

Đây là đan phương chiêu bài của Đồ Hòa đại sư!

Đừng nói không tìm được nhà thứ hai trong toàn bộ Mi Dương quận, dù ngước mắt nhìn toàn bộ Lưu Lam hoàng triều cũng là độc nhất!

Dù sao, đan phương này đi ra từ "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Lấy thân phận của Thạch Vạn Lý, đương nhiên hắn ta đã nhận được tin tức Vương Cao đại sư lấy được Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Nhưng khi đó Đồ Hòa đại sư đạt được đan phương này, bỏ ra thời gian mười mấy năm nghiên cứu, trong lúc đó còn từng đi khắp toàn bộ hoàng triều, đọc qua rất nhiều điển tịch, thăm hỏi tiền bối đan sư cao giai... Có thể nói, thức khuya dậy sớm, vô cùng chuyên tâm, như thế mới luyện chế ra viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thứ nhất!

Hiện tại, thời gian Vương Cao đại sư đạt được đan phương, tính toán đâu ra đấy mới chỉ ba ngày ba đêm, lại đã có thể thành đan rồi?!

Dù lần này chưa thể tiếp tục truyền kỳ từng lô đan thành cực phẩm của hắn, đan thành hạ phẩm cũng đủ để kiêu ngạo!

Chứ đừng nói đến giá trị của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Dù tu sĩ tầm thường tuyệt đối cũng không bỏ lỡ.

Chương 710: Phải tìm đan sư chân chính! (1)

Không nói đến hắn ta là người trong Thiền Lâu nhận mệnh tọa trấn Vạn Hủy hải, chưa tính đến những chỗ tốt khác, vào lúc quan trọng linh đan diệu dược là cái mạng thứ hai của mình!

Có thể không nhận sao?

Nghĩ đến đây, Thạch Vạn Lý lập tức nuốt lại lời từ chối, nhanh chóng nói: "Đa tạ đại sư! Tại hạ sẽ đến ngay!"

...

Mi Dương thành.

Trong tiểu viện cửa riêng có hai gốc cây liễu trước cửa.

Trong đình viện rộng rãi vốn có chút đồ vật lại bị dọn đi toàn bộ, cả sân bãi trống không.

Xung quanh có cây cột hơi cũ, trên vách tường có rất nhiều dấu vết đập vào và lửa cháy còn mới.

Đủ loại trận pháp đề phòng thăm dò, nghe lén đã được mở ra, Chu Diệu Ly vẫn giữ nguyên vẻ ngoài và cách ăn mặc của Phiền Quất Tụng, đang vụng về thử luyện đan.

Ở trước mặt nàng trưng bày một cái đan lô ba chân rách tung toé, ảm đạm không chút ánh sáng, một đám đan hỏa chậm rãi thiêu đốt ở đáy lò.

Cẩn thận nhớ lại một vài ký ức đã thôn phệ, lúc trong lò tản ra luồng khói trắng thứ nhất, Chu Diệu Ly vô cùng tự tin bỏ vào dược liệu đã được xử lý tốt.

Xuy xuy xuy...

Nhưng phần dược liệu này vừa vào trong, vốn đan dịch đang không nhanh không chậm dung hợp, lại nhanh chóng biến hóa, gần như trong khoảnh khắc làn khói trắng vốn đang bốc hơi đột nhiên biến thành đen!

Ngay lúc Chu Diệu Ly cố gắng tìm kiếm cách đối phó từ trong tâm đắc đan đạo của Khang Thừa Chí, tay chân luống cuống muốn cứu giúp, toàn bộ đan lô đột nhiên chấn động!

Phốc, phốc, phốc phốc phốc... Sau một tràng tiếng vang nặng nề, một lát trước đan lô còn yên lặng, nay đột nhiên nổ tung!

"Phanh" một tiếng thật lớn, nắp lò bay lên trời, sóng nhiệt cuồn cuộn xen lẫn mùi hương quỷ dị bay thẳng vào khuôn mặt Chu Diệu Ly!

Mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng lấy thực lực của nàng, chỉ vung tay áo một cái là có thể hóa giải sóng xung kích đã chạm tới mặt.

Chỉ là, sắc mặt Chu Diệu Ly rất khó coi.

Những ngày gần đây nàng đã liên tục luyện chế ra trên trăm lô đan dược, nhưng không có một lò thành công!

Vào lúc bắt đầu, nàng dùng đan lô cửu phẩm của Khang Thừa Chí và phù lục đan hỏa cửu phẩm mua lại trong An Dân hào.

Vốn tưởng có ký ức của Khang Thừa Chí, luyện chế đan dược Luyện Khí kỳ chắc chắn dễ như trở bàn tay.

Dù sao, người này là luyện đan sư bát phẩm, có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm!

Ai biết, sau khi tự ra tay, không lâu sau đã xuất hiện hiện tượng nổ lô, hơn nữa lặp đi lặp lại mấy lần đều nổ lô giữa chừng, đừng nói thành đan, ngay cả đan dịch cũng không thể dung hợp hoàn toàn.

Chu Diệu Ly lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghiêm túc phân tích, đưa ra kết luận chắc chắn là đan lô quá kém!

Bởi vậy, sau khi hoàn toàn luyện nổ đan lô cửu phẩm, Chu Diệu Ly để Phiền Đức Xương tùy tiện đi tìm một vài đan lô bát phẩm tới.

Sau đó không lâu, lại khiến đan lô bát phẩm nổ thành một đống sắt vụn, Chu Diệu Ly nhận ra mấu chốt chân chính là: Đan hỏa không được!

Thế là, nàng nhanh chóng phân phó Phiền Đức Xương kiếm một phần đan hỏa bát phẩm.

Sau khi lấy được đan hỏa bát phẩm đến, quả nhiên cho thấy uy năng cường đại hơn phù lửa cửu phẩm, trong nửa ngày ngắn ngủi đã dứt khoát luyện nổ mười cái đan lô bát phẩm!

Thấy đan lô bát phẩm yếu ớt như thế, Chu Diệu Ly quyết đoán đổi một tòa đan lô thất phẩm.

Sau đó, đan lô thất phẩm cũng bị nổ đến không thể tiếp tục sử dụng.

Chu Diệu Ly lại phát hiện, vẫn là vì đan hỏa quá kém!

Đan hỏa bát phẩm căn bản không xứng với đan lô thất phẩm.

Cho nên, nàng lại để Phiền Đức Xương mở bí khố của Tư Hồng thị ở hoàng triều, lấy ra một phần đan hỏa thất phẩm luyện hóa, vô cùng tự tin bắt đầu luyện đan một lần nữa.

Lấy tu vi của Chu Diệu Ly, có thể dễ dàng khống chế đan hỏa biến hóa rất nhỏ, nhưng đan lô thất phẩm vẫn quá yếu ớt, chỉ trong nửa ngày đã bị nổ báo hỏng ngay tại chỗ.

Sự việc đã đến mức này, cuối cùng Chu Diệu Ly hiểu rõ: Nhất định phải đổi thành đan lô lục phẩm!

Quả nhiên, đan lô lục phẩm rắn chắc hơn nhiều!

Cho đến bây giờ, đã liên tục nổ lô mấy chục lần, dù đan lô hoàn toàn mới tỏa ra ánh sáng lung linh, chạm trổ long phượng đã rách nát không chịu nổi, dường như trải qua trăm năm mưa gió... Nhưng ít ra còn có thể tiếp tục dùng mấy lần!

"Xem ra cần đổi đan hỏa lục phẩm..." Chu Diệu Ly hơi nhíu mày, thầm nghĩ, "Dù sao đan hỏa thất phẩm cũng không xứng với đan lô lục phẩm này."

Nhưng đang muốn phân phó Phiền Đức Xương lại mở ra bí khố Tư Hồng thị ở đây, suy nghĩ của nàng xoay chuyển nhận ra tình huống không đúng!

Mình đường đường là tu sĩ Kim Đan, thôn phệ tất cả tâm đắc đan đạo của Khang Thừa Chí, trang bị đan lô lục phẩm, đan hỏa thất phẩm, vì sao luyện chế một loại đan dược chỉ là Luyện Khí kỳ, còn gian nan như vậy?

Không!

Không đúng!

Không phải đan lô có vấn đề, cũng không phải đan hỏa có vấn đề!

Là Khang Thừa Chí quá phế vật!

Tâm đắc và kinh nghiệm đan đạo của người này căn bản không có chút tác dụng nào!

Sở dĩ hắn ta có thể thông qua kiểm tra luyện đan sư bát phẩm của Lưu Lam hoàng triều, chắc chắn đã dùng hết vận khí tám đời trong lần kiểm tra này, mới có thể vừa hay trùng hợp luyện chế được đan dược hợp cách.

Chương 711: Phải tìm đan sư chân chính! (2)

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly quay đầu nhìn về phía Phiền Đức Xương, trầm giọng nói: "Khang Thừa Chí này có tiếng không có miếng, thật sự là gỗ mục không thể đẽo!"

"Tốn thời gian của ta."

"Thôn phệ ký ức và kinh nghiệm của hắn cũng không có chút tác dụng nào với luyện đan thuật mà ta nắm giữ, ngược lại còn để ta đi nhầm đường, ngay cả đan phương có sẵn đã bày ra trước mặt, cũng không thể thành đan!"

"Ta cần một luyện đan sư chân chính!"

"Chứ không phải loại phế vật giả danh lừa bịp này!"

Sắc mặt Phiền Đức Xương cứng đờ, không dám thể hiện ra chút cảm xúc nào, nói: "Ta sẽ đi sắp xếp!"

...

Bên cạnh quận thủ phủ cỏ cây xanh um, cành lá thấp thoáng, càng lộ rõ cảnh vật tĩnh mịch.

Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng cơn gió thổi qua tay áo, một bóng người bước chân mau lẹ, nhanh chóng tới gần.

Chẳng mấy chốc hắn ta đã xuất hiện dưới một gốc cây sơn tra cao lớn, thành thạo đánh ra mấy đạo pháp quyết, cách đó không xa hình bóng hoa mộc lượn quanh hơi lay động, lộ ra hình dáng một tòa động phủ.

Trong động phủ, Bùi Lăng phát hiện Thạch Vạn Lý đã đến, nhanh chóng mở ra cấm chế.

Thạch Vạn Lý vội vàng đi vào bên trong không kịp trò chuyện, vừa ngồi xuống đã không kịp chờ đợi hỏi: "Vương đại sư, xin hỏi Khước Tử Nghịch Mệnh Đan mà đại sư nói?"

Bùi Lăng nghe vậy, trực tiếp lấy ra bình ngọc từ trong túi trữ vật, vừa mở ra nắp bình đã có một luồng đan hương nồng đậm lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ động phủ.

"Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!" Trên mặt Thạch Vạn Lý không giấu được sự kích động, không nhịn được mở to mắt, hít một hơi thật sâu, khen, "Đúng là đan hương này! Năm đó tại hạ còn ở trong thư viện, tọa sư phụng mệnh đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, sư mẫu lo lắng đã nghĩ trăm phương ngàn kế sai người cầu xin Đồ Hòa đại sư một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan..."

"Lúc viên đan dược kia được hộ tống đến thư viện, vừa hay tại hạ đang hầu hạ ở bên cạnh, cho nên may mắn nhìn thoáng qua."

"Về sau tọa sư thật sự bị trọng thương ở trong nhiệm vụ, suýt nữa vẫn lạc ngay tại chỗ, cũng nhờ đan dược này nên gặp nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, thậm chí căn cơ tiến thêm một bước..."

"Đáng tiếc, luyện đan sư nắm giữ đan phương giống với Khước Tử Nghịch Mệnh Đan ở triều ta vốn đã thưa thớt."

"Hơn nữa vật liệu của loại đan dược này hiếm thấy, cũng rất khó luyện chế!"

"Dù Đồ Hòa đại sư nghiên cứu nhiều năm, nhưng cũng không kịp cung ứng cho triều đình, không có thân phận địa vị cao căn bản không thể cầu xin hắn cho đan dược..."

Nói đến chỗ này, sắc mặt Thạch Vạn Lý đột nhiên cứng đờ, bật thốt lên: "Thượng phẩm?!"

Vừa rồi, hắn ta xác nhận Khước Tử Nghịch Mệnh Đan xong đã nhớ lại chuyện cũ, vì quá kích động lại bỏ qua phẩm chất của viên đan dược kia!

Sau khi nhận ra được điều đó, Thạch Vạn Lý hơi hoảng hốt.

Với loại tu sĩ phụ trách tình báo tin tức ở tít Vạn Hủy hải như hắn ta, giá trị một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan tuyệt đối đến mức đập nồi bán sắt.

Vấn đề là, loại đan dược này không phải đập nồi bán sắt là có thể đạt được!

Vì vậy với tin tức liên quan đến Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, Thạch Vạn Lý và các đồng liêu của hắn ta đều nghe nhiều nên thuộc.

Dù sao bọn họ nằm mơ cũng hy vọng Đồ Hòa đại sư có tinh tiến trên đan đạo, hoặc dưới gối có mấy đệ tử kinh tài tuyệt diễm, sớm ngày mở rộng sản lượng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Nhớ kỹ lúc trước Đồ Hòa đại sư đi ra từ "Tiểu Tự Tại Thiên", đã nghiên cứu luyện chế đan phương này vài chục năm, mới đan thành hạ phẩm... Chẳng lẽ mình lớn tuổi nhớ lầm, thật ra Đồ Hòa đại sư chỉ nghiên cứu hơn mười ngày???

Thạch Vạn Lý trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Lăng, mặc dù hắn ta không hiểu đan đạo, nhưng cũng biết một người bỏ ra vài chục năm đan thành hạ phẩm, một người chỉ tốn ba ngày đã đan thành thượng phẩm, sự chênh lệch trong đó có ý nghĩa như thế nào!

"Ta tưởng ta đã hiểu rõ Vương Cao đại sư có tạo nghệ cao trên đan đạo." Sự chấn động trong lòng Thạch Vạn Lý không gì sánh nổi, "Hiện tại xem ra vẫn là ánh mắt ta quá hạn hẹp, vị đại sư này có thiên tư cực cao, đan thuật tinh diệu, căn bản không phải thứ mà ta có thể tưởng tượng!"

"Chỉ sợ vị đan tổ để lại 'Tiểu Tự Tại Thiên' ở hoàng triều vào năm đó, đến độ tuổi của Vương Cao đại sư cũng chưa chắc đã có kỹ nghệ như thế!"

Lấy lại bình tĩnh, Thạch Vạn Lý ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói với Bùi Lăng: "Vương Cao đại sư, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này rất quan trọng với tại hạ! Đan dược này ngoại trừ giúp ích cho tu vi, quan trọng nhất là nó tương đương với việc cho chúng ta tính mệnh thứ hai, hơn nữa còn có thể tăng lên căn cơ trong trình độ nhất định... Nói là giá trị liên thành cũng không đủ."

"Ngoại trừ cái đó ra, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này là một trong những đan dược truyền thừa ở Tiểu Tự Tại Thiên, toàn bộ thiên hạ chỉ có triều ta có thể sản xuất ra! Cho dù người ngoài có nhiều linh thạch hơn, nếu không nhập tịch thì phải lập được công lao cực lớn, căn bản không thể lấy vào tay!"

Bùi Lăng nghe vậy hơi ngạc nhiên.

Hắn còn tưởng, sở dĩ Đồ Hòa tiện tay giao dịch đan phương này cho mình, là vì đây là đan dược Kết Đan kỳ nhưng giá trị có hạn.

Chương 712: Uy hiếp Vương Cao? (1)

Không ngờ lại quan trọng như vậy?

Bùi Lăng loáng thoáng cảm thấy so sánh giá cả năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm với tác dụng của đan dược này, hình như vẫn còn quá rẻ.

Chẳng lẽ Đồ Hòa nói sai giá?

Không.

Bùi Lăng nhanh chóng nghĩ đến Đồ Hòa là luyện đan sư tứ phẩm, còn là quan chủ khảo thi quận Mi Dương quận.

Một đại sư đan đạo như thế, sao có thể phạm sai lầm ở giá cả đan phương?

Nghiêm túc suy nghĩ, Bùi Lăng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, dứt khoát để chuyện này qua một bên trước, mở miệng nói: "Không sao, những ngày qua được lâu chủ trông nom, đã nói viên đan dược kia mời Lâu chủ đánh giá, vậy đó là của ngươi."

Lúc nói chuyện, hắn lại đậy bình ngọc, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Thạch Vạn Lý.

"Đa tạ đại sư!" Thạch Vạn Lý cũng không già mồm, lập tức hào phóng nhận lấy Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Hiện tại việc Khang Thừa Chí mất tích thế nào? Quận thủ phủ có thu hoạch gì không?"

Nếu biết có người muốn hãm hại mình, tất nhiên Bùi Lăng phải quan tâm một chút.

Thạch Vạn Lý vội vàng nói: "Vừa phát hiện chuyện này không bao lâu. Hơn nữa, Khang Thừa Chí chỉ là mất tích, còn chưa thể xác nhận là bị hại. Hiện tại còn chưa có manh mối đáng tin. Thế nhưng, xin đại sư yên tâm! Ba ngày nay đại sư đều đang bế quan luyện đan."

"Vốn tại hạ còn lo lắng không có ai làm chứng, có thể sẽ gây ra một vài chỉ trích."

"Nhưng bây giờ có viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm vừa luyện được này làm bằng chứng, tại hạ tin tưởng sẽ không còn bất kỳ kẻ nào nghi ngờ đại sư!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, thật ra hắn chỉ tốn hơn hai canh giờ để luyện thành Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này...

Đôi bên lại trò chuyện về việc liên quan đến thi quận, Thạch Vạn Lý nhận được tin tức của đồng liêu, xin lỗi rời đi.

Sau khi hắn ta rời đi, Bùi Lăng lại tiếp tục uỷ thác luyện đan.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc bảy ngày đã qua.

Hội giao dịch đan sư lại được tổ chức.

Thạch Vạn Lý canh chuẩn thời gian đến động phủ, hộ tống Bùi Lăng đến Cát Viên.

"Đại sư, mấy ngày nay quận thủ phủ đã dò la khắp nơi, đã tìm được một vài manh mối, mặc dù chưa xác định vị trí của Khang Thừa Chí, nhưng cơ bản có thể xác định hắn đã không còn trên đời." Trên đường đi, Thạch Vạn Lý nói với Bùi Lăng, "Người làm ra chuyện này đã giải quyết rất sạch sẽ, theo phán đoán của quận thủ phủ, với thực lực và địa vị của Khang Thừa Chí không đủ để trêu chọc kẻ địch mạnh như thế."

"Vì vậy nghi ngờ, có lẽ hung thủ có mưu đồ khác!"

"Hiện tại quận thủ phủ đã bắt tay với Thiền Lâu ta, tiếp theo sẽ dốc hết sức bảo vệ sự an toàn của đại sư!"

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ gật đầu, Khang Thừa Chí kia to gan làm loạn, mới đến nơi thuộc sự quản lý của Lưu Lam hoàng triều nổi tiếng là an toàn, cũng dám cầm tàn phương giả lừa gạt ngay trước mặt luyện đan sư tứ phẩm.

Chỉ sợ ở nơi khác sẽ càng hung hăng ngang ngược hơn.

Hơn phân nửa là dưới tình huống không biết trước đã đắc tội người không nên đắc tội.

Thế nhưng, điều này cũng không liên quan đến hắn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Vẫn giống như lần trước, Bùi Lăng một mình ra trận, Thạch Vạn Lý trông coi ở bên ngoài.

Sau khi đi vào Cát Viên để con rối dẫn đường, chẳng mấy chốc đã tới chính đường, lúc này hội giao dịch chưa bắt đầu nhưng đã có tốp năm tốp ba luyện đan sư ngồi ở bên trong, đang mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau.

Thấy Bùi Lăng tiến đến, đều lần lượt đứng dậy chào hỏi: "Vương đạo hữu!"

"Mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đạo hữu đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

"A, mấy ngày qua đi trông đạo hữu hơi gầy, chẳng lẽ nghiên cứu đan đạo tốn quá nhiều tinh thần? Chỗ ta có một phần đan phương có thể bổ dưỡng thần hồn, chỉ cần mười viên Trúc Cơ Đan cực phẩm..."

"Ôi ôi ôi, lão Chung, ngươi làm vậy không tử tế. Không thể làm hỏng quy củ của hội giao dịch!"

"Không sai, Vương đạo hữu đã đến đây rồi, đợi lát nữa đến nửa phần sau, muốn giao dịch thế nào không được? Giao dịch sớm chẳng phải không cho Đồ lão mặt mũi sao?"

"Trách ta trách ta, ta vừa thấy Vương đạo hữu đã không nhịn được quan tâm hắn... Ha ha, là lỗi của ta, ta không có ý bất kính với Đồ lão." Lão Chung gượng cười vài tiếng, vái chào xung quanh, cầu xin tha thứ, "Mong chư vị đừng trách, tuyệt đối đừng nói cho Đồ lão biết."

Hắn ta cũng quá xúc động, dù sao phần đan phương có thể bổ dưỡng thần hồn trong tay cũng không phải thứ đồ chơi gì hiếm có.

Một khi ra tay chậm một chút, biết đâu sẽ bị người khác cũng có được phần đan phương này chiếm lợi.

Chỉ là lúc mở miệng lại quên quy củ do Đồ Hòa định ra.

Trong hội giao dịch đan sư này, trước khi chính thức bắt đầu, sẽ không cho phép giao dịch để tránh tranh chấp.

Mặc dù trên người Vương Cao này có lợi ích rất lớn, nhưng càng không thể đắc tội Đồ Hòa đại sư.

Nhờ quy củ trong hội giao dịch, Bùi Lăng trò chuyện với đám người một chút, liền thoát thân tìm một chỗ ngồi để ngồi xuống.

Lần trước hắn chiến một lần đã nổi tiếng, mặc dù bây giờ mọi người không dám lập tức giao dịch với hắn, nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều ánh mắt vô tình hay cố ý tập trung vào hắn.

Chương 713: Uy hiếp Vương Cao? (2)

Vì để tránh rắc rối, Bùi Lăng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng không lâu sau, hắn cảm giác được có người đang bước về phía mình.

Bùi Lăng không thể không mở mắt ra, chỉ thấy một luyện đan sư vẻ ngoài âm nhu, tác phong không đứng đắn ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Vẻ ngoài của đối phương cực kỳ lạ mắt.

Bùi Lăng cẩn thận nhớ một chút, trong hội giao dịch lần trước cũng không người này.

Hắn nhíu mày lại: "Chuyện gì?"

"Ta tên Tạ Sưởng." Luyện đan sư kia cười lạnh một tiếng, nói, "Luyện đan sư thất phẩm đến từ nơi dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn."

Bùi Lăng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, bình tĩnh nhìn đối phương.

Tạ Sưởng hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần hắn nói nhỏ: "Vương Cao đúng không? Ngươi còn nhớ rõ Khang Thừa Chí không? Đó là bằng hữu thân thiết của ta, tình như huynh đệ! Hai ngày trước ta có việc không ở quận thành, một mình hắn đến hội giao dịch muốn trao đổi một vài vật luyện đan. Lại không ngờ, trong lúc vô tình đắc tội ngươi, từ đây không rõ tung tích, sống không thấy người chết không thấy xác..."

"Ta đã điều tra, trong khoảng thời gian này ngươi là tu sĩ duy nhất có ân oán với huynh đệ của ta."

"Rốt cuộc là ai hại huynh đệ của ta, không cần ta làm rõ chứ?"

"Nhưng người chết không thể sống lại, ta không phải người không hiểu lý lẽ, tự ngươi nói nên làm gì đây?"

Lại là vì việc của Khang Thừa Chí?

Bùi Lăng càng cau mày chặt hơn, nhưng Tạ Sưởng này luôn miệng nói tình như huynh đệ với Khang Thừa Chí, ý trong ý ngoài đều vì kiếm chút chỗ tốt... Bùi Lăng lười nói nhảm với hắn ta, bình tĩnh nói: "Dễ lắm, đi báo quan là được."

Tạ Sưởng nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm túc.

Trên thực tế, mặc dù hắn ta và Khang Thừa Chí đều là luyện đan sư tán tu nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn đến hoàng triều, thật sự có chút giao tình ở trên địa giới Cửu Nghi sơn.

Nhưng đó chỉ là quen biết hời hợt thôi.

Dù sao luyện đan sư tán tu đã ít lại càng thêm ít, đi lại một thời gian dài luôn có thể gặp nhau.

Lần này đến đây tìm Vương Cao, đương nhiên không phải vì đòi lại công bằng cho Khang Thừa Chí.

Hơn nữa nghe nói, trong hội giao dịch đan sư lần trước, danh tiếng của Vương Cao này có một không hai, trong tay có rất nhiều đan dược cực phẩm, khiến tất cả đan sư đều choáng váng.

Vì vậy, Tạ Sưởng cảm thấy đây là một cơ hội phát tài cực kỳ tốt!

Chỉ là Vương Cao này quá không biết điều!

Mình đã nói rất rõ ràng, chỉ cần đối phương lấy ra chút chỗ tốt coi như phí bịt miệng, sẽ không có khổ chủ tiếp tục truy cứu cái chết của Khang Thừa Chí nữa!

Thậm chí nếu Vương Cao này cho đủ chỗ tốt, Tạ Sưởng còn có thể tuyên bố ra bên ngoài trong nhà huynh đệ của mình có việc gấp, tạm thời quay về nơi thuộc quản lý của Cửu Nghi sơn.

Hiện tại Vương Cao hoàn toàn không có ý định đàm phán với hắn ta, quả nhiên người trẻ tuổi ngây thơ, tưởng nơi này là Lưu Lam hoàng triều thì có thể cáo mượn oai hùm, thái bình vô sự?!

Nghĩ đến đây, Tạ Sưởng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Lăng, giọng nói lạnh lùng: "Ta cũng muốn xem thử, tiểu tử ngươi còn có thể huênh hoang bao lâu!"

Nói xong phẩy tay áo bỏ đi!

Bùi Lăng cau mày, nhanh chóng ném việc này ra sau gáy.

Dù sao việc Khang Thừa Chí mất tích không hề liên quan đến mình, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ điều tra đến trên đầu mình.

Dù sao, Lưu Lam hoàng triều và Trọng Minh tông ngồi ngang hàng, đều là một trong những môn phái lớn đứng đầu thiên hạ.

Lúc trước ngoại môn Chấp Sự đường Trọng Minh tông có thể dễ dàng biết được toàn bộ quá trình Bùi Lăng giết chết ba người Lý Tư Quảng, ngay cả cẩn thận thăm dò, điều tra tra rõ ràng, thậm chí tất cả những việc đã qua đều không thiếu chút nào.

Tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn mà phàm nhân không thể tưởng tượng nổi.

Huống chi loại thế lực đỉnh phong này không muốn truy cứu thì cũng còn thôi, một khi thật sự quyết tâm sẽ có cách điều tra ra manh mối!

Ngay cả loại tông môn âm phủ như Trọng Minh tông còn có thể trả lại cho ngoại môn đệ tử sự trong sạch, không nói đến Lưu Lam hoàng triều còn là danh môn chính đạo?

Bởi vậy, Bùi Lăng căn bản không quan tâm đến sự uy hiếp của Tạ Sưởng.

Nhìn thời gian cũng không còn bao lâu nữa, hắn đến phía dưới đài cao nhận bằng chứng lên đài giao dịch nửa hiệp đầu.

Lần này vì đã biết toàn bộ quy trình, Bùi Lăng trực tiếp dùng thân phận luyện đan sư ngũ phẩm muốn được ra sân đầu tiên.

Trở lại trên chỗ ngồi, chỉ thấy người càng ngày càng nhiều, hơn nữa thêm rất nhiều khuôn mặt mới chưa từng thấy.

Thế nhưng, mỗi một luyện đan sư đi vào đều đặc biệt đến chào hỏi Bùi Lăng.

Dù là lần đầu tiên gặp cũng sẽ tìm luyện đan sư giới thiệu trước, đến đây trò chuyện một lúc.

Trong lúc trò chuyện, thời gian nhanh chóng trôi qua, chợt nghe một tiếng khánh réo rắt giống với lần trước, cánh cửa xung quanh đột nhiên đóng chặt, Đồ Hòa đại sư xuất hiện trên đài cao, nói hai câu khách sáo rồi tuyên bố hội giao dịch bắt đầu.

Sau đó Đồ Hòa đi xuống đài cao, ngồi xuống phía sau cái bàn dài lần trước.

Thấy Vương Cao là người đầu tiên đi đến đài cao, hắn ta hơi mỉm cười.

Chương 714: Kiếm không một khoản

Trong hội giao dịch lần trước, hắn ta lỡ tay gần như tặng không đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cho tiểu tử Vương Cao này, lúc ấy vô cùng đau lòng, thậm chí hai ngày liên tiếp cơm nước không vào, vô cùng buồn bực.

Thế nhưng, hiện tại đã hoàn toàn không coi ra gì.

Dù sao Đồ Hòa cũng hiểu rõ Khước Tử Nghịch Mệnh Đan khó luyện chế đến mức nào.

Dù Vương Cao này rất có thiên phú, đã là luyện đan sư ngũ phẩm, không có mấy chục năm nghiên cứu và tốn một lượng lớn tài liệu để luyện tập, căn bản không thể thành đan!

Hơn nữa, tiểu tử này không thiếu linh thạch, đan phương quý giá như thế, chỉ cần đầu óc của hắn ta không bị nước vào thì không thể giao dịch cho những người khác nữa!

Nói cách khác, mặc dù đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vì mình sai lầm, đã lưu lạc đến trong tay Vương Cao, lại không truyền đi nữa.

Dù sao Vương Cao này không tốn mấy chục năm cũng không thể luyện chế ra Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Điều này tương đương với việc mình được không năm trăm viên Trúc Cơ Đan cực phẩm, trong thời gian ngắn căn bản không có bất kỳ tổn thất nào!

Nghĩ đến đây, Đồ Hòa cầm linh trà trước mặt lên uống một ngụm, ung dung nghĩ đến: "Lần giao dịch này kết thúc, chắc chắn tiểu tử này sẽ tìm đến lão phu xin chỉ dạy những điểm không hiểu về Khước Tử Nghịch Mệnh Đan."

"Thuật luyện đan của hắn tạm được, cũng coi như tài năng có thể bồi dưỡng."

"Nhưng muốn lão phu chỉ điểm, nhất định phải nhập tịch triều ta, hơn nữa định cư ở Mi Dương thành!"

"Không, vậy còn chưa đủ!"

"Lão phu tốn tâm huyết mấy chục năm, vô số nhân lực vật lực, vô số nhân tình mới ngộ ra tâm đắc Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, ngay cả hai đệ tử dưới gối cũng chưa được quan sát, chưa từng truyền thụ, không thể để hắn tuỳ tiện đạt được!"

"Còn phải kèm theo mấy điều kiện."

"Để hắn giao nộp một phần mười tất cả đan dược cực phẩm luyện chế ra trong vòng mười năm cho kho thuốc quận thành..."

"Còn có..."

"Cùng..."

Trong mắt Đồ Hòa lóe sáng, trong lòng nhanh chóng phác thảo ra một phần khế ước bao gồm các mặt.

Đợi lát nữa, chỉ cần Vương Cao đi xin chỉ dạy, hắn ta sẽ để đối phương ký khế ước trước, lại nói cái khác!

Đúng vào lúc này, hắn thấy Vương Cao đứng ở trên đài cao, sau khi nhìn quanh một vòng cao giọng nói: "Tại hạ Vương Cao, hôm nay đến đây là vì cầu mua đan phương, dược liệu."

Nói xong, lập tức lấy ra một chiếc bình ngọc, "Đây là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan mà tại hạ tốn thời gian mười ngày luyện chế ra, đổi lấy hai mươi phần vật liệu dưới đây!"

Nói xong báo ra tám loại thiên tài địa bảo.

Đây đều là tài liệu chính của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, cũng là số dược liệu khó lấy vào tay nhất.

Trừ khi Bùi Lăng trở về Trọng Minh tông tìm Lệ sư tỷ, nếu không hắn khó có thể bổ sung trong thời gian ngắn.

Về phần các tài liệu phụ khác, trong túi trữ vật của hắn còn có một số tồn kho, ngược lại cũng không gấp.

Lúc đang nói chuyện, Bùi Lăng mở ra bình ngọc, trong nháy mắt đan hương nồng đậm càn quét toàn trường!

"Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?!" Đám đan sư ngồi dưới đài ngửi được luồng đan hương rất đặc sắc này đều thay đổi sắc mặt!

"Xoạch."

Tay Đồ Hòa mất thăng bằng, chén trà trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Hắn ta hoàn toàn không để ý tới, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Vương Cao trên đài cao.

Trong chốc lát, cả sảnh đường im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi!

Bùi Lăng dốc ngược bình ngọc, đổ đan dược ra cho đám người nhìn.

Toàn thân viên đan dược kia hiện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài có mấy đường vân màu xanh thẳm đặc biệt của Hàn Tủy Hỏa như xiềng xích quấn quanh trên đó. Chỉ là những đường vân màu xanh này không đủ rõ ràng, có lực nhưng chưa tới.

Nó lộng lẫy oánh nhuận, theo mùi thơm đan hương ngào ngạt ẩn chứa sinh cơ cường đại khó mà miêu tả được, như một loại sinh mệnh nào đó đang ngủ say, lại như sẽ rung động thức tỉnh bất cứ lúc nào.

Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm!

Dù hệ thống uỷ thác cũng chưa từng luyện chế ra đan dược Kết Đan kỳ cực phẩm.

Lúc này Bùi Lăng lấy ra, thật ra cũng không phải thật sự muốn bán nó ra ngoài.

Mà vì dường như chuyện Khang Thừa Chí mất tích mơ hồ liên quan đến hắn.

Mặc dù cho đến hiện tại chỉ có Thạch Vạn Lý và Tạ Sưởng hỏi thăm hắn về việc này, nhưng sao biết tiếp theo có những người khác tìm tới cửa hay không, liên tục thẩm tra đối chiếu chi tiết với hắn?

Bùi Lăng cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đối phó với những việc lặt vặt như vậy, cho nên hắn thể hiện ra viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vừa ra lò này ở trước mặt mọi người, tiện chứng minh với đám người, trong mười ngày này mình đang chuyên tâm luyện đan, không liên quan đến việc Khang Thừa Chí mất tích!

Nhìn đám người ngồi dưới đài đột nhiên yên lặng, Bùi Lăng cảm thấy gần đủ rồi, liền muốn thu đan dược lại.

Vào lúc này, cuối cùng Đồ Hòa đã lấy lại tinh thần, không đợi người khác mở miệng, lập tức nói: "Ta mua! Nhưng trước tiên ngươi phải đưa viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này cho ta kiểm tra một lượt!"

Bùi Lăng nghe vậy hơi ngạc nhiên, đan phương này do Đồ Hòa bán cho hắn, đối phương là luyện đan sư tứ phẩm, Thạch Vạn Lý cũng đã nói Khước Tử Nghịch Mệnh Đan là chiêu bài của Đồ Hòa, nói cách khác Đồ Hòa cần loại đan dược này cứ tự luyện chế là được.

Chương 715: Lại đến lúc đi săn

Hiện tại không hiểu sao lại muốn tốn giá cao giao dịch viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này với mình làm gì?

Thế nhưng, nghi ngờ thì nghi ngờ, chỗ tốt đã đưa tới cửa, không cần thì phí.

Sau khi hai mươi phần tài liệu chính đến tay, lại đột nhiên kiếm lời mười chín viên trong hai mươi viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm này!

Thế là, Bùi Lăng lập tức gật đầu: "Được."

Nói xong hắn đánh ra một đạo chân nguyên, nâng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đến trước mặt Đồ Hòa.

Đồ Hòa không hề do dự lập tức thi triển thủ đoạn, kiểm tra Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này.

Hắn ta nghi ngờ viên đan dược kia không phải do đối phương luyện chế!

Mà trước đó mua được Khước Tử Nghịch Mệnh Đan do hắn ta đã từng luyện chế ra từ chỗ nào đó, hiện tại nhân dịp hội giao dịch này lấy ra, tiện hót một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên, để tạo thế trong phần cạnh tranh "Tiểu Tự Tại Thiên" tiếp theo!

Chỉ là, sau khi Đồ Hòa lặp đi lặp lại kiểm tra mới phát hiện, viên đan dược kia rất mới!

Mới đến mức cách thời điểm ra lò tuyệt đối không quá mười ngày!

Chỉ một điểm này đã có thể loại trừ khả năng đây là đan dược cũ do Đồ Hòa từng luyện chế, bởi vì mấy ngày nay hắn ta căn bản không luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Hơn nữa, thủ pháp luyện chế viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này hoàn toàn khác với phong cách luyện đan của hắn ta!

Điều khiến Đồ Hòa không thể tưởng tượng nổi là, các phương diện chi tiết xử lý viên đan dược trước mắt đều hoàn mỹ không một tì vết, ngay cả một luyện đan sư tứ phẩm như hắn ta, lúc cẩn thận phỏng đoán mạch suy nghĩ của hắn cũng có được thu hoạch!

Lấy tạo nghệ trên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan của hắn ra, thậm chí còn đánh giá ra ngay từ lúc bắt đầu luyện chế viên đan dược kia, thật ra hướng đến đan thành cực phẩm.

Sở dĩ cuối cùng chỉ là thượng phẩm, vấn đề chân chính nằm ở chỗ tu vi người luyện đan quá thấp, phẩm chất đan hỏa sử dụng cũng không cao, hiển nhiên cũng dùng một đan lô rất bình thường, ba nguyên nhân này dẫn đến việc không thể hoàn toàn luyện chế hết tạp chất trong dược liệu.

Tu vi của Vương Cao này chỉ là Trúc Cơ... Viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này thật sự do hắn tự chế ra!

"Hắn thật sự luyện ra được!" Đồ Hòa cầm đan dược cảm xúc chập trùng, "Từ lúc hắn đạt được đan phương đến nay, tổng cộng chỉ có thời gian mười ngày!"

"Mười ngày đã luyện ra một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?!"

"Hơn nữa còn là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm???"

"Điều này sao có thể!"

Nghĩ đến năm đó hắn ta đạt được phần cơ duyên này ở "Tiểu Tự Tại Thiên", đầu tiên tiến vào Tàng Thư Các hoàng gia lần lượt xem qua các điển tịch, hoàn toàn làm rõ dược tính, nguyên lý phối hợp với nhau và điều cấm kỵ của mỗi một loại dược liệu trên đan phương... Về sau, lại sai người nói giúp, thỉnh giáo mấy vị được hoàng gia cung phụng ngay lúc đó nhiều ngày.

Lúc này mới cẩn thận khai lò, kết quả lại nổ lô ngay tại chỗ!

Tiếp theo, hắn ta gần như đi khắp toàn bộ các nơi dưới sự quản lý của hoàng triều để tìm đọc tư liệu, bái phỏng đại sư đan đạo, tiếp thu ý kiến của rất nhiều người, liên tục phỏng đoán.

Cứ thế trải qua vài chục năm ấp ủ, cuối cùng luyện chế ra lò thứ nhất thành đan.

Nhưng cũng chỉ là đan thành hạ phẩm!

Vương Cao này mới đạt được đan phương mười ngày, không người chỉ điểm, không có rất nhiều điển tịch cao thâm trong Tàng Thư Các hoàng gia, không tham ngộ đầy đủ đan phương, còn luyện ra một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm!

Đây là mười ngày! Không phải mười năm!

Trong chớp nhoáng này, Đồ Hòa hơi mờ mịt, trên đời thật sự có thiên tài như vậy sao?!

Lúc này, Bùi Lăng thấy Đồ Hòa chậm chạp không lấy ra dược liệu, mặc dù biết thân phận và địa vị của đối phương không thể nuốt riêng đan dược của mình, nhưng hơn nửa hiệp đầu mỗi người chỉ có thời gian một nén nhang, cũng không thể để hắn ta lãng phí.

Thế là nhân tiện nói: "Đồ lão, nếu đan dược không có vấn đề..."

Nghe vậy, Đồ Hòa lập tức lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt hắn ta như đột nhiên già hơn rất nhiều, cũng không nói gì hết, chỉ yên lặng lấy ra một cái túi trữ vật, sau khi sắp xếp một lượt mới dùng pháp lực nâng lên, đưa đến cho Bùi Lăng tuổi trẻ.

Tiếp nhận túi trữ vật, Bùi Lăng mở ra nhìn, thấy số lượng vật liệu bên trong không thiếu cũng rất hài lòng, thi lễ một cái với Đồ Hòa: "Đa tạ Đồ lão."

Một vụ giao dịch này đã hoàn thành, cũng phần nào chứng minh sự trong sạch của mình, Bùi Lăng đang định bắt đầu thu mua đan phương, nhưng nghĩ lại nếu lại có hai mươi phần tài liệu chính của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, chẳng phải tốt hơn sao?

Thế là, hắn lấy ra một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cuối cùng, đổ ra cho đám người nhìn, trọng điểm là để Đồ Hòa thấy được: "Một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cuối cùng cũng là thượng phẩm, giá cả như vừa rồi!"

Lúc này luyện đan sư cả sảnh đường đã không biết nên phản ứng gì, Đồ Hòa vừa để nô bộc mang lên một bát trà mới, lại đánh rơi bát trà ở trên mặt đất.

Còn có một viên?!

Đối phương lại luyện ra hai viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, hơn nữa đều là thượng phẩm trong vòng mười ngày? !

Đạo tâm của Đồ Hòa đã sắp dao động.

Thế nhưng, hắn ta nhanh chóng hiểu được, tiểu tử Vương Cao này còn muốn mình ra giá!

Chương 716: Tạ Sưởng trúng tuyển (1)

Hai mươi phần tài liệu chính... Nói rõ đối phương nắm chắc có thể luyện chế ra một viên trở lên, thậm chí hai viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan trong vòng hai mươi lô!

Nhưng lần này Đồ Hòa không thể tiếp tục làm rau hẹ.

Hắn ta phân phó nô bộc dọn dẹp bát trà một chút, sau đó không nhúc nhích ngồi ở vị trí, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dường như hoàn toàn không nghe được.

Bùi Lăng vẫn chờ Đồ Hòa mở miệng, nhưng thấy tình hình đối phương như thế, biết hắn ta không có ý tiếp tục thu mua.

Ngược lại những luyện đan sư khác đã kịp phản ứng, rối rít truyền âm: "Vương đạo hữu, năm phần đan phương đan dược Trúc Cơ kỳ hoàn chỉnh, lại thêm một phần đan phương đan dược Kết Đan kỳ hoàn chỉnh, đổi viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này thì thế nào?"

"Đạo hữu, chỗ ta có mười phần đan phương hoàn chỉnh, mặc dù đều là Trúc Cơ kỳ nhưng đều rất hiếm thấy, đều có tác dụng kỳ diệu..."

"Ba ngàn linh thạch trung phẩm, năm cây thiên tài địa bảo, cộng thêm tám phần đan phương Trúc Cơ kỳ..."

Mười mấy giọng nói đồng thời truyền âm, Bùi Lăng nghe vậy khẽ nhíu mày, những đan sư này đều không có tài liệu chính Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, vì vậy muốn dùng những vật khác trao đổi.

Người duy nhất có được tài liệu là Đồ Hòa, lại không hề có phản ứng...

Thấy như thế, Bùi Lăng dứt khoát thu hồi Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, nói: "Khước Tử Nghịch Mệnh Đan chỉ đổi những thiên tài địa bảo vừa rồi."

Không đợi đám người lại truyền âm, hắn vội vàng nói tiếp, "Vẫn thu đan phương như lần trước! Dùng đan dược cực phẩm để đổi."

Thấy Bùi Lăng không muốn thay đổi điều kiện giao dịch Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, đám luyện đan sư đều thất vọng.

Mặc dù đan dược cực phẩm khác không có cái mạng thứ hai giống Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, nhưng cũng rất trân quý, thế là đám đan sư lấy lại bình tĩnh, chợt bắt đầu ra giá...

...

Bên ngoài Cát Viên.

Cửa hàng thợ may.

Nhã gian tầng hai, cửa sổ thủy tinh óng ánh sáng long lanh được 【 Thanh Trần thuật 】 dọn dẹp đến không một hạt bụi như không tồn tại.

Chu Diệu Ly ăn mặc như Phiền Quất Tụng lại xuất hiện phía sau cửa sổ với Phiền Đức Xương.

Chu Diệu Ly mặc quần áo xinh đẹp, châu vây thúy quấn, tay nâng linh trà nhưng không định uống, mà yên lặng nhìn chăm chú cửa lớn Cát Viên chếch đối diện.

Trong lúc đại điển luận đan, luyện đan sư toàn bộ thiên hạ đều tụ tập ở Lưu Lam hoàng triều, có phần tốt xấu lẫn lộn.

Lần trước, luyện đan sư bát phẩm tên Khang Thừa Chí kia là một tên phế vật từ đầu đến chân, hại nàng tốn rất nhiều thời gian, còn tổn thất một nhóm đan lô, đan hỏa, vật liệu... Thật sự chết chưa hết tội!

Đến mức cho tới nay mỗi lần nghĩ đến trải nghiệm luyện đan của mình trong những ngày qua, trong đôi mắt đẹp của Chu Diệu Ly cũng hàm chứa sát ý.

Rút kinh nghiệm này, lần này nàng sẽ tìm luyện đan sư tốt một chút.

Ít nhất cũng phải là thất phẩm trở lên mới được!

Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi hội giao dịch đan sư hôm nay kết thúc.

Trong Cát Viên.

Theo một tiếng khánh réo rắt, hơn nửa hiệp đầu của hội giao dịch đã tuyên bố kết thúc.

Bùi Lăng kiểm kê đan phương mới giao dịch được trong tay, đều là Trúc Cơ kỳ làm chủ, một số ít mới là Kết Đan kỳ.

Rất nhiều luyện đan sư vì đan phương lặp lại, không đổi được đan dược cực phẩm, đều hẹn hắn đến hội giao dịch lần sau lại tiếp tục.

Trong chốc lát, nửa phần sau bắt đầu.

Bùi Lăng cũng như lần trước, đánh dược liệu mình muốn thu vào trên miếng sa mỏng ở đối diện mình, ghi chú rõ lấy Bồi Nguyên Đan cực phẩm định giá.

Sau một canh giờ, luyện đan sư lần lượt giao dịch được đồ cần thiết bắt đầu tốp năm tốp ba rời sân.

Tạ Sưởng hai tay trống không đi lẫn trong số đó, sắc mặt âm trầm đi ra ngoài.

Trong lòng hắn ta cực kỳ tức giận.

Lần này đến đây, chủ yếu là muốn mượn việc Khang Thừa Chí mất tích để phát tài một lần.

Kết quả rõ ràng tiểu tử Vương Cao kia cầm một bó lớn đan dược cực phẩm, lại còn vắt cổ chày ra nước thế!

Vốn Tạ Sưởng định sau khi tan cuộc sẽ đi báo quan, mượn lực lượng của hoàng triều để tạo áp lực cho Vương Cao.

Nhưng đối phương lại lấy ra hai viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm ngay trước mặt mọi người!

Tất nhiên Tạ Sưởng cũng có hiểu biết về loại đan dược là chiêu bài của quan chủ khảo thi quận.

Thậm chí hắn ta còn muốn tìm cơ hội tiếp xúc gần gũi với Đồ Hòa cũng vì nhằm vào đan dược này, cứ khoác lác khen ngợi đối phương một chút biết đâu có thể lấy chút chỗ tốt...

Cũng vì hắn ta đã từng đặc biệt đi nghe ngóng đan dược này, quá rõ ràng độ khó khi luyện chế loại đan dược này.

Nếu hai viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này thật sự do Vương Cao luyện ra, vậy không cần suy nghĩ, việc Khang Thừa Chí mất tích chắc chắn không liên quan đến hắn!

Dù sao, năm đó luyện đan sư tứ phẩm Đồ Hòa vì luyện thành đan dược này, vừa đọc qua Tàng Thư Các hoàng gia, vừa thỉnh giáo cao thủ đan đạo khắp nơi... Cả trước lẫn sau tốn thời gian mười mấy năm mới đan thành hạ phẩm!

Vương Cao lại chỉ tốn mười ngày luyện thành, đã có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm!

Sao còn có thời gian đi mưu hại Khang Thừa Chí?

Nói lời này ra ngoài, chỉ sợ trẻ con ba tuổi cũng không tin.

Chương 717: Tạ Sưởng trúng tuyển (2)

Hơn nữa, một đan sư có thể luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, còn cần tự mình ra tay với đám luyện đan sư tán tu bọn họ sao?

Hắn có đầy cách để trả thù bọn họ!

Nghĩ đến đây, vẻ nham hiểm trong mắt Tạ Sưởng càng đậm hơn, hiện tại trên tay Vương Cao kia có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, còn bị Đồ Hòa mua đi một viên, Đồ Hòa này vừa bán đổ bán tháo đan phương, vừa dẫn đầu mua Khước Tử Nghịch Mệnh Đan rõ ràng có thể tự luyện chế... Rất hiển nhiên, lão già này coi trọng thuật luyện đan của Vương Cao, không đợi được đến lúc đại điển luận đan kết thúc, đã bắt đầu mua chuộc!

Có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan làm chứng cứ, lại thêm Đồ Hòa thiên vị, dù bây giờ Tạ Sưởng đi báo quan chắc chắn cũng không làm được gì Vương Cao.

Nếu tiểu tử kia tưởng làm thế sẽ khiến mình không có cách nào, thật sự là sai lầm!

Mặc dù Tạ Sưởng là tán tu luyện đan sư cảnh nội Cửu Nghi sơn, nhưng trên thực tế mấy năm gần đây hắn ta mới đến nơi thuộc sự quản lý của Cửu Nghi sơn.

Từ rất lâu trước kia, hắn ta là tán tu nằm dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo.

Chỉ vì phụ mẫu xuất thân hàn vi, dù tư chất tu luyện xuất sắc hơn rất nhiều người bên cạnh, thậm chí còn có thiên phú luyện đan nhưng cũng không có cơ hội ra mặt. Chỉ có thể ngày qua ngày chịu sự bóc lột và ức hiếp của đám người, vì thế hắn ta tìm cơ hội trốn đến Cửu Nghi sơn.

Mặc dù thế, nhưng thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, đến nay Tạ Sưởng vẫn có thể liên hệ với ma tu dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo.

Vương Cao này kiêu căng khoe khoang rất nhiều đan dược cực phẩm như thế, còn có thể luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, đây đúng là con dê béo với ma đầu Thiên Sinh giáo!

"Trước tiên đưa tin tức về cho ma đầu Thiên Sinh giáo một trong tứ đại Ma môn, một khi chú ý tới Vương Cao này, hắn chắc chắn phải chết!"

"Thế nhưng trước khi những ma đầu kia ra tay, cũng không thể để Vương Cao quá dễ chịu!"

"Đợi lát nữa đi liên lạc với một vài đồng đạo đến nha môn báo quan..."

"Chắc chắn hoàng triều sẽ không làm gì Bùi Lăng."

"Vậy chúng ta cứ làm loạn lên!"

"Đám tán tu chúng ta ngàn dặm xa xôi đến hoàng triều tham gia đại điển luận đan, tên Khang Thừa Chí kia, không, huynh đệ thân thiết Khang Thừa Chí lại biến mất một cách mờ ám như vậy!"

"Hoàng triều còn bao che cho luyện đan sư đáng nghi nhất cũng vì luyện đan sư kia có thuật luyện đan cao minh hơn, hơn nữa được Đồ Hòa coi trọng đã coi tính mệnh của chúng ta như cỏ rác?!"

"Hành động này cũng xứng gọi là danh môn chính đạo, ta nhổ vào!"

Trong lòng Tạ Sưởng xoay chuyển từng suy nghĩ, thầm hừ lạnh, "Dù Vương Cao vắt cổ chày ra nước, hoàng triều cũng phải cho chúng ta một lời giải thích! Ít nhất phải có linh thạch, dược liệu, thuật pháp... Thậm chí cử đi 'Tiểu Tự Tại Thiên', phải lấy ra đủ loại chỗ tốt!"

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên luyện đan sư tại xảy ra chuyện trong lúc đại điển luận đan.

Lưu Lam hoàng triều đã tổ chức đại điển luận đan rất nhiều lần, từng có một khoá có Ma tông đến làm loạn đại điển, lúc ấy đã chết rất nhiều luyện đan sư tán tu.

Người thân bạn bè của những luyện đan sư này rất đau lòng, cũng định tự nhận không may.

Nhưng hoàng triều lại thể hiện ra khí chất của tông môn chính đạo đỉnh phong, sau đó ngoại trừ trả thù Ma tông còn kiểm kê tất cả người gặp nạn, cho dù là luyện đan sư tán tu ngoại cảnh chưa từng nhập tịch, thì người thân của hắn ta cũng nhận được một khoản đền bù kếch xù!

Bởi vậy, lần này Khang Thừa Chí mất tích ở cảnh nội hoàng triều, ngoại trừ hoàng triều truy tìm hung thủ ra, chắc chắn cũng sẽ đền bù.

Nhưng việc càng ồn ào lớn hơn, tất nhiên chỗ tốt mà bọn họ nhận được sẽ càng nhiều hơn.

Đương nhiên, nếu đổi lại là tông môn ma đạo, tất nhiên có cho Tạ Sưởng một trăm lá gan thì hắn ta cũng không dám làm như thế! Nhưng chính đạo mà, cho dù là môn phái lớn đỉnh phong cũng rất có quy củ.

Huống chi khoản bồi thường kếch xù mà hắn ta muốn, còn không bằng chín trâu mất một sợi lông với hoàng triều...

Nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Sưởng lóe lên, chậm rãi đi vào ngõ hẻm bên cạnh.

Bây giờ khắp nơi trong thành đều là đội tuần tra, hắn ta tìm một góc hẻo lánh yên lặng để liên hệ với ma tu...

...

Cửa hàng thợ may cố ý dọn sạch lầu hai, trong nhã gian có bình phong ngăn cách, khôi lỗi mặc đủ loại áo bào lộng lẫy nối đuôi nhau ra vào.

Trong tiếng hoàn bội tiếng đinh đang, Phiền Đức Xương và Chu Diệu Ly cũng như lần trước, mặc kệ trái cây linh trà bày đầy trước mặt, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm luyện đan sư đi ra từ trong Cát Viên.

"Người đi một mình này là Diệp Tiểu Man, là con cháu thế gia bản địa giống Diệp Mãn Nguyệt lần trước..."

"Hai người kia là bên Thủy gia..."

"Ồ, người đang đi ra là tán tu ngoại cảnh... Chờ chút, hắn không phải đi một mình. Hai người đi cùng với hắn đều là luyện đan sư bản địa..."

"Cả nhóm người đang đi ra cùng với nhau đều ở chung chỗ..."

Phiền Đức Xương truyền âm giới thiệu luyện đan sư dưới đáy cho Chu Diệu Ly, hiện tại những người này hoặc là kết bè kết đội đi chung, hoặc là luyện đan sư bản địa Lưu Lam hoàng triều, tóm lại đều không dễ động vào...

Chương 718: Chỉ có Vương Cao… (1)

Nhìn một lát cũng thấy không có ai thích hợp, Chu Diệu Ly không nhịn được cau mày.

Ngay lúc này, nàng phát hiện một luyện đan sư lạc đàn đang né tránh đám người, đi vào bên trong một ngõ hẻm không người.

"Người này hơi quen mắt..." Ánh mắt Chu Diệu Ly ngưng tụ, chẳng mấy chốc đã nghĩ nàng từng thấy người này trong trí nhớ của Khang Thừa Chí!

Đối phương tên là Tạ Sưởng, là luyện đan sư tán tu nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn, tu vi Kết Đan hậu kỳ, đã thông qua kiểm tra luyện đan sư thất phẩm của Lưu Lam hoàng triều.

Là một trong số ba tên tán tu luyện đan sư thất phẩm đang ở trong Mi Dương quận!

Không sai, người này phù hợp với tất cả nhu cầu của mình!

Lần trước Khang Thừa Chí là một tên phế vật từ đầu đến chân, đợi lát nữa dùng 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 nuốt hồn phách của luyện đan sư thất phẩm này, chắc chắn thuật luyện đan của mình có thể đạt tới thất phẩm!

Thế là, Chu Diệu Ly duỗi ra một ngón tay cứ như đang gọi món ăn, chỉ vào Tạ Sưởng, nói: "Chọn người này đi."

Phiền Đức Xương hơi cúi đầu: "Vâng!"

Trong ngõ nhỏ, một bên tường cao đứng sừng sững che khuất tầm mắt người đi đường, thỉnh thoảng lại thấy lầu các thấp thoáng sau cành lá xanh mướt đan xen.

Ở một bên khác là dòng suối có thể thấy được ở khắp nơi trong Mi Dương thành, tiếng nước róc rách.

Sau khi Tạ Sưởng đi vào cố ý thả ra thần niệm, kiểm tra tình huống xung quanh một chút.

Chẳng mấy chốc hắn ta đã đi tới gần mấy căn nhà không có người ở lại, lại xác nhận trước sau không có ai, lập tức lấy ra Truyền m Phù.

Đang muốn thúc giục liên hệ với ma tu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng "soạt" khi mái chèo thuyền đập vào mặt nước.

Có người?

Tạ Sưởng nhướn mày đang muốn thay đổi phương hướng, chợt nghe có tiếng nói chuyện truyền đến:

"Lão Phiền, nghe nói ngươi muốn đưa nữ nhi vào thư viện học luyện đan?"

"Ôi, ngươi cũng biết nữ nhi kia của ta rồi..."

"Bán lò luyện đan lục phẩm trong nhà ngươi đi, không phải sẽ có linh thạch sao?"

"Vậy sao được?! Đây là bảo vật truyền thừa của tổ tiên ta, tuyệt đối không thể bán..."

Nghe tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, đúng lúc con thuyền kia đang chèo về phía mình, Tạ Sưởng lập tức vui mừng, lò luyện đan lục phẩm?!

Đồ tốt!

Nhất định phải nghĩ cách lấy nó tới tay!

Thế là, bóng dáng Tạ Sưởng nhoáng lên một cái, dựa vào một gốc cây cổ thụ để che chắn, chẳng mấy chốc đã thấy có một chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi đến gần.

Hắn ta che giấu khí tức tiếp tục nghe trộm.

Chẳng mấy chốc đã xác nhận, hai người trên thuyền nhỏ đều là tán tu, hơn nữa tu vi không cao. Thậm chí lão Phiền sở hữu lò luyện đan lục phẩm chỉ là Luyện Khí kỳ!

Đây, đây thật sự là cơ duyên từ trên trời rơi xuống!

Nếu không bỏ nó vào trong túi, chẳng phải sẽ bị thiên lôi đánh xuống sao?

Hiện tại vấn đề duy nhất là hình như tên đồng bạn kia hơi quen thuộc với người địa phương Lưu Lam hoàng triều, hơi rắc rối...

Đang nghĩ như vậy, Tạ Sưởng chỉ thấy thuyền nhỏ cập bờ, đồng bạn kia lạnh lùng vứt xuống một câu: "Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi."

Sau đó phẩy tay áo bỏ đi.

Thấy thế, trong lòng Tạ Sưởng sướng như điên, chờ chút nữa hãy nói việc của Vương Cao, trước tiên độc chiếm lò luyện đan lục phẩm đưa tới cửa này quan trọng hơn!

Hắn ta nhanh chóng dùng thần niệm kiểm tra xung quanh, không thấy gần đây còn có người thứ ba, lập tức bước nhanh về phía lão Phiền kia.

Vù!

Chỉ dùng một chiêu, Tạ Sưởng đã nhẹ nhõm bắt lão Phiền đến trước mắt!

"Giao lò luyện đan lục phẩm ra, ta tha cho ngươi khỏi chết!" Tạ Sưởng bóp chặt cổ họng đối phương, lạnh giọng uy hiếp.

"Tha, tha mạng! Ta nói, ta nói..."

Chẳng mấy chốc lão Phiền chịu sự uy hiếp của Tạ Sưởng, đã đi trước dẫn đường.

Lúc đầu Tạ Sưởng cũng như Khang Thừa Chí ngày đó, vô cùng gấp gáp sợ gặp phải đội tuần tra Lưu Lam hoàng triều ở trên đường, nhưng sau khi đi một đoạn đường phát hiện càng đi càng xa, còn không gặp phải một tu sĩ bình thường nào, mới dần yên lòng.

Sau một lúc lâu, hai người đi tới một căn nhà nhỏ một cửa ở trong rừng, nơi này rách nát không chịu nổi.

"Tiền bối, chính là chỗ này, ta đi mở cửa." Lão Phiền nói xong, liền đi về phía cửa chính.

Cửa lớn vừa mở ra, Tạ Sưởng thi triển độn pháp, một phát bắt được lão Phiền xông vào trong viện, sau đó trở tay đánh một chưởng khóa kín cửa lớn.

"Lò luyện đan lục phẩm ở đâu? Nhanh lấy ra!" Tạ Sưởng lạnh lùng thúc giục.

Còn chưa nói hết câu, cửa chính đường mở ra, một nữ tu mặt phấn má đào, áo mây màu váy màu trắng đi ra.

Lúc đầu Tạ Sưởng còn cảnh giác, đợi thấy vẻ ngoài của nữ tu này, trong mắt hiện lên ra vẻ ngạc nhiên và mê say, chỉ là chưa kịp phản ứng đã thấy nữ tu kia bình tĩnh vươn tay ra, vỗ vào đỉnh đầu của mình!

Hắn ta là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ lại không có chút sức phản kháng nào, thậm chí còn không kịp chạy trốn giữ mạng...

Ngay sau đó vang lên tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn.

Bên ngoài sân nhỏ, hoa thụ chập chờn, yên tĩnh tốt đẹp.

...

Cát Viên.

Tiếng khánh vang lên, hội giao dịch hôm nay đã kết thúc.

Bùi Lăng thu dọn đồ đạc, lại là người cuối cùng rời đi.

Sau khi rời khỏi Cát Viên đã tụ họp với Thạch Vạn Lý.

Hai người trò chuyện mấy câu trên đường, chẳng mấy chốc Thạch Vạn Lý đã hộ tống hắn trở lại trong động phủ.

Chương 719: Chỉ có Vương Cao… (2)

Bùi Lăng tiến vào động phủ, kiểm tra xung quanh như thường lệ, xác nhận trong lúc mình rời đi không có ai xâm nhập, lại bắt đầu tiếp tục luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

...

Sau một ngày một đêm.

Tong tiểu viện cửa riêng có hai gốc cây liễu trước cửa.

Vẻ mặt Phiền Đức Xương nghiêm nghị đứng hầu ở bên cạnh.

Chính giữa sân nhỏ, Chu Diệu Ly rất nghiêm túc bấm niệm pháp quyết khống chế đan hỏa hừng hực, trong đan hỏa là một tòa đan lô rách tung toé, miễn cưỡng nhận ra dấu vết chạm trổ long phượng đang không ngừng rung động.

Từng mùi hương khác thường không ngừng phun ra từ bốn góc như bốn con nghê trên đan lô.

Theo thao tác của Chu Diệu Ly, chẳng mấy chốc ầm!!

Cuối cùng lò luyện đan lục phẩm đã phát nổ!

Nắp lò bay lên thật cao, xông thẳng lên trời!

Cùng lúc đó toàn bộ đan lô nổ thành mảnh nhỏ, vô số mảnh vụn gào thét bắn ra bốn phương tám hướng!

Chu Diệu Ly và Phiền Đức Xương đều bình tĩnh nhìn tình cảnh này, ngay lúc tất cả mảnh vụn chạm đến áo bào của bọn họ đều như chịu sự dẫn dắt, lần lượt rơi xuống mặt đất, sau tiếng đinh đang dày đặc như mưa rơi, tiểu viện quay về trạng thái yên tĩnh.

Mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng sắc mặt Chu Diệu Ly rất khó coi.

Quả nhiên luyện đan sư thất phẩm không xứng với đan lô lục phẩm này!

Nghĩ vậy, Chu Diệu Ly xoay người nhìn Phiền Đức Xương, trầm giọng nói: "Đổi lại một luyện đan sư lục phẩm."

Phiền Đức Xương tê cả da đầu.

Tán tu luyện đan sư thất phẩm đã là hiếm thấy, lục phẩm trở lên có thể gọi là hiếm có như lông phượng sừng lân.

Thậm chí, dù luyện đan sư được bồi dưỡng trong thư viện chính thống của Lưu Lam hoàng triều, lục phẩm trong vòng trăm tuổi cũng được coi là nhân tài có thể bồi dưỡng, rất được coi trọng!

Huống hồ, luyện đan sư lục phẩm ở hoàng triều đều có rất nhiều mối quan hệ ở bản địa.

Bây giờ đang trong lúc đại điển luận đan, nhất định được các nơi chú ý.

Một khi mất tích, chắc chắn quan phủ lập tức phát hiện, đến lúc đó đủ loại thủ đoạn dò xét sẽ tăng lên một cấp độ, cho dù hai người bọn họ cũng có khả năng bị lộ...

Càng quan trọng hơn là, lấy thiên phú luyện đan thấp kém mà vị Chu chân truyền này đang thể hiện ra, chẳng may luyện đan sư lục phẩm vẫn không được thì làm sao bây giờ?!

Đương nhiên, Phiền Đức Xương hoàn toàn không dám nói ra lời này.

Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu Diệu Ly, hắn ta suy nghĩ một lượt, đành phải cẩn thận nói: "Căn cứ tình hình mà trong tộc thu thập cho tới nay, hiện tại trong quận thành chỉ có một tên tán tu luyện đan sư là Vương Cao, nghi là lục phẩm trở lên. Nhưng thời gian người này đi vào quận thành quá ngắn, bên cạnh lại có người trong Thiền Lâu bảo vệ, rất khó tiếp xúc."

"Vì vậy, không thể phán đoán tiêu chuẩn luyện đan cụ thể."

"Vương Cao?" Chu Diệu Ly khẽ gật đầu, nàng thôn phệ ký ức của Khang Thừa Chí và Tạ Sưởng, có ấn tượng sâu sắc với cái tên Vương Cao này.

Trong hai hội giao dịch, đối phương đều bán ra rất nhiều đan dược cực phẩm.

Về phần đan dược cực phẩm, ít nhất cũng phải luyện đan sư lục phẩm mới có thể luyện chế.

Thế là, Chu Diệu Ly quyết đoán nói: "Vậy chọn hắn đi."

"Bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc vòng tuyển chọn."

"Chúng ta không đợi được đến hội giao dịch đan sư lần sau."

"Nhanh chóng tìm hiểu rõ tình huống của hắn!"

Phiền Đức Xương vội nói: "Được! Ta lập tức phái người đi điều tra chỗ ở và căn cơ của hắn."

Gần nửa ngày sau.

Phiền Đức Xương trở về từ bên ngoài, sắc mặt nặng nề, sau khi thấy Chu Diệu Ly không đợi nàng tra hỏi, đã lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa tới, trầm giọng nói: "Đã điều tra rõ ràng! Vương Cao này lại thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm ở Cừ thành, vì vậy lên thẳng thi quận."

"Theo sự miêu tả của tán tu luyện đan sư tham gia vòng tuyển chọn ở Cừ thành với hắn, thuật luyện đan của hắn vô cùng tinh diệu!"

"Thậm chí vì ghét bỏ thời gian tuyển chọn quá dài, sau khi ra trận không làm gì cả."

"Chờ mãi đến khi chỉ còn một nén nhang cuối cùng mới ra tay."

"Sau đó một phát luyện ra ba mươi viên Bồi Nguyên Đan, từng viên cực phẩm, kỹ nghệ chấn động toàn trường!"

Nghe vậy, đôi mắt Chu Diệu Ly sáng lên, luyện đan sư ngũ phẩm?

Một lò luyện ra ba mươi viên Bồi Nguyên Đan, từng viên cực phẩm?

Cực kỳ tốt!

Mình thôn phệ ký ức và luyện đan thuật của người này, chắc chắn có thể luyện chế ra một viên Bồi Nguyên Đan trung phẩm, thông qua tuyển chọn đại điển luận đan!

Nếu may mắn biết đâu còn có thể đan thành thượng phẩm!

Nghĩ vậy, nàng lập tức tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng xem xét nội dung bên trong.

Trong ngọc giản đều là tin tức liên quan đến Vương Cao.

Phần lớn đều là ghi chép bên Cừ thành, bây giờ ai ai cũng biết tin tức thành chủ phu nhân Cừ thành suýt bị ma tu nấu trước mặt mọi người.

Lúc ấy Vương Cao này đang ở trong Cừ thành, có lẽ bị ma tu dọa sợ, vì vậy sau khi đến quận thành, ngoại trừ đến hội giao dịch đan sư gần như chân không bước ra khỏi nhà, vẫn trốn trong động phủ mà quận thành chuẩn bị cho đan sư tham gia thi quận.

Một khi đi ra ngoài, chắc chắn Thạch Vạn Lý sẽ đi theo bên cạnh.

Ngoại trừ bên trong hội giao dịch đan sư, người ngoài căn bản không có cách nào tới gần người này.

Chương 720: Lại mất tích!

Cũng bởi vậy, đường đường một vị tán tu luyện đan sư ngũ phẩm đến quận thành, nhưng tình báo của Tư Hồng thị bọn họ vẫn không thể phát hiện.

Lần này phải đặc biệt đi điều tra mới phát hiện được!

"Hiện tại vấn đề duy nhất là Vương Cao này vẫn ở trong động phủ bên cạnh quận thủ phủ, mỗi lần ra vào đều có Thạch Vạn Lý bảo vệ bên cạnh." Phiền Đức Xương nói, "Muốn ra tay sẽ hơi khó khăn."

Chu Diệu Ly cười lạnh, chỉ là một Thạch Vạn Lý mà thôi, căn bản không đủ đáng sợ!

Hơn nữa, Vương Cao này xuất thân tán tu, chắc chắn người kiểu này sẽ có tầm mắt hạn hẹp, Thánh tông có rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn có thể né tránh Thạch Vạn Lý!

"Thời gian gấp gáp, bây giờ còn không biết lần sau hắn ra ngoài là khi nào." Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly thản nhiên mở miệng, "Chẳng may hắn vẫn ở trong động phủ đợi đến khi tuyển chọn kết thúc, vậy kế hoạch của chúng ta khó mà tiếp tục được."

"Đêm nay phải ra tay ngay, ta tự đến động phủ của hắn!"

...

Trong động phủ.

Hàn Tủy Hỏa chậm rãi dập tắt, đan hương cả phòng.

Nhìn Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vừa ra lò trên tay, Bùi Lăng khẽ gật đầu, qua một ngày một đêm hắn mới luyện chế được một phần tư trong hai mươi phần tài liệu.

Chủ yếu là luyện chế đan dược này quá tốn chân nguyên.

Dù sau khi hệ thống thăng cấp, giữa chừng sẽ dùng Bồi Nguyên Đan để khôi phục cho hắn, nhưng mỗi lần luyện chế xong, Bùi Lăng vẫn cần tốn thêm thời gian ngoài định mức để khôi phục trạng thái.

Vì vậy, hiệu suất luyện chế thấp hơn đan dược bình thường rất nhiều.

"Tuy Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này rất tốt, nhưng cả đời chỉ có thể dùng một viên..."

Hắn thưởng thức đan dược thượng phẩm trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, "Thượng phẩm... Dù sao phẩm cấp này hơi thấp, ta cũng không cần đến."

"Chờ lúc nào đó luyện chế ra cực phẩm lại suy nghĩ thêm."

"Tiếp theo, phải thử đan phương mới giao dịch được trong lần này một chút."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiện tay đặt Khước Tử Nghịch Mệnh Đan sang một bên, đang lấy dược liệu khác ra muốn bắt đầu uỷ thác, đột nhiên cảm thấy một tấm Truyền m Phù trong túi trữ vật có động tĩnh.

Hắn lấy ra nhìn phát hiện là Thạch Vạn Lý muốn liên lạc với mình, thế là đánh ra một đạo pháp quyết, thúc giục tấm Truyền m Phù này.

Ngay sau đó, trong tờ phù lục này liền truyền ra giọng nói nghiêm nghị của Thạch Vạn Lý: "Vương đại sư, một ngày một đêm qua ngươi có từng rời khỏi động phủ không?"

Bùi Lăng nhướn mày, nói: "Từ lúc ta trở về đến giờ đều luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan... Sao thế?"

"Tạ Sưởng từng xảy ra xung đột với đại sư cũng mất tích." Thạch Vạn Lý nghe vậy thầm thở phào, vội vàng nói, "Bây giờ chuyện này hơi rắc rối... Đại sư ở trong động phủ đừng đi ra ngoài, tại hạ đến tìm ngươi ngay!"

Nói xong, không đợi Bùi Lăng trả lời, Truyền m Phù đã ảm đạm, Thạch Vạn Lý chủ động kết thúc cuộc nói chuyện.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, Khang Thừa Chí... Sau khi xảy ra xung đột với mình lập tức mất tích! Ngay sau đó, Tạ Sưởng cũng như thế!

Xem ra, trước đó Thạch Vạn Lý nói không sai, thật sự có người đứng trong bóng tối nhắm vào mình!

Trong khoảng thời gian sau đó, mình nhất định phải cẩn thận một chút.

Ngay sau đó, hắn phát hiện có người đến bên ngoài động phủ, bấm niệm pháp quyết gọi ra một mặt thủy kính, chỉ thấy trong mặt gương hiện ra một bóng người cao lớn vạm vỡ, mày kiếm mắt sáng, đúng là Thạch Vạn Lý.

Thạch Vạn Lý?

Bùi Lăng hơi nghi ngờ, Thạch Vạn Lý vừa nói chuyện với hắn đã đến nhanh như vậy sao?

Thế nhưng, nghĩ đến vừa rồi Thạch Vạn Lý chủ động kết thúc trò chuyện, có lẽ vị Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu này vừa chạy đến vừa dùng Truyền m Phù liên hệ.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức điều khiển trận pháp mở ra cửa lớn động phủ.

...

Trong lúc đêm tối nhập nhoạng, Chu Diệu Ly hóa thành một bóng đen bay lượn mà qua.

Đây là 【 U Quỷ độn pháp 】 một trong những độn pháp trước 【 Ngũ Quỷ Thiên La độn 】 của Trọng Minh tông!

Độn pháp này am hiểu nhất di chuyển trong đêm tối, yên ắng không tiếng động, không một dấu vết, cho dù là trận pháp dò xét bình thường cũng không thể phát hiện.

Phối hợp với cây trâm dài bằng vàng ròng dùng để che giấu khí tức và thân phận do Tư Hồng thị cung cấp, cả quãng đường đi Chu Diệu Ly không làm kinh động đến bất kỳ kẻ nào, lặng yên xuất hiện giữa một lùm hoa đang nở rộ.

Nơi này là động phủ mà Vương Cao kia đang ở tạm!

Vốn nàng còn lo lắng nơi đây có rất nhiều động phủ, lại đang trong lúc đại điển luận đan, lẻn vào trong thì cũng thôi, chỉ sợ trong quá trình nghĩ cách đi vào động phủ sẽ hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ khác.

Nhưng cũng may tính cách Vương Cao này quái gở, lại chọn một nơi cách xa với động phủ của tu sĩ khác, ngược lại giảm bớt rất nhiều rắc rối cho nàng.

Ngay sau đó, Chu Diệu Ly thôi động cây trâm dài vàng ròng, huyễn hóa thành dáng vẻ Thạch Vạn Lý đi ra từ trong bóng tối, tiếp theo đánh ra một sợi khí tức vào bụi hoa đối diện.

Lấy lớp ngụy trang hiện tại của nàng, một tán tu tuyệt đối không thể phát hiện ra bất kỳ điều khác thường nào!

Sau đó, chỉ cần đối phương truyền âm trò chuyện với nàng, nàng có thể thi triển bí thuật lấy thân phận của Thạch Vạn Lý để dụ hắn ra.

Chương 721: Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? (1)

Vừa nghĩ vậy đã thấy cửa lớn động phủ trực tiếp mở ra.

Chu Diệu Ly ngẩn ngơ, tán tu dễ lừa gạt vậy sao?

Ngay lập tức, nàng không hề chậm trễ thi triển độn pháp biến mất ngay tại chỗ, xông vào bên trong!

Trong chính đường động phủ, Bùi Lăng đang muốn lấy ra linh trà linh tuyền để tiếp khách, đột nhiên giật mình thấy không đúng, người tới có hành động khác thường, chắc chắn không phải Thạch Vạn Lý!

Không đợi hắn kịp làm ra phản ứng, một bóng dáng quỷ mị đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Khí tức này là ma tu!

Bùi Lăng lập tức không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt trở nên vô cùng tĩnh mịch, ngọn lửa màu xanh thẳm ở sâu trong con ngươi bay lên vô số phù văn nhỏ bé!

【 Vĩnh Chú thần thông 】 !

Lãng quên chi "Pháp"!

Bùi Lăng lập tức phát động thủ đoạn mạnh nhất!

Lúc này, Chu Diệu Ly lạnh lùng đánh giá Vương Cao trước mặt, đang muốn ra tay sử dụng 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 , đột nhiên cảm thấy mình như bị kéo vào trong một vũng bùn, vô số vong hồn từng bị mình giết chết đang gào thét, nguyền rủa, túm lấy cả người nàng thử kéo nàng xuống dưới đáy vũng bùn...

Tình cảnh này quen thuộc đến thế!

Chu Diệu Ly không nhịn được giật mình, đây là thần thông của Bùi Lăng!

Nàng lập tức muốn tránh thoát ảnh hưởng của thần thông này, chợt phát hiện mình quên phải sử dụng pháp lực như thế nào?

Hả?

Lực lượng của "Pháp"?!

Tu vi Trúc Cơ lại có thể sử dụng "Pháp"?

Lúc trong lòng hơi rung động, khí tức của Chu Diệu Ly đột nhiên giảm xuống, từ Kim Đan nhị phẩm đỉnh phong rơi xuống trình độ Kim Đan tam phẩm đỉnh phong, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt nàng ngưng tụ, tu vi và ký ức vừa lãng quên đã khôi phục!

Ong!

Thần thông bị phá, tu vi phản phệ, trước mắt Bùi Lăng lập tức tối sầm lại, hôn mê ngay tại chỗ!

Phanh.

Cơ thể Bùi Lăng đã ngã trên mặt đất, hiệu quả 【 Huyết Vô Diện 】 trực tiếp biến mất để lộ ra khuôn mặt vốn có của hắn.

Thấy cảnh này, Chu Diệu Ly giật mình, sau khi thần niệm đảo qua toàn bộ động phủ xác nhận không có những người khác mới hơi nhíu mày: Xảy ra chuyện gì?

Tại sao Bùi Lăng lại ở chỗ này?

"Chẳng lẽ Lệ thị cũng muốn giành Dược Tiên Nữ trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'?" Trong đầu Chu Diệu Ly hiện ra từng suy nghĩ, "Không, không đúng!"

"Lệ Liệp Nguyệt đã chính vị Thánh Nữ, cũng không phải Lệ thị không có người kế tục, không có nhu cầu cao Dược Tiên Nữ với, không cần thiết tốn công tốn sức mạo hiểm trong lúc quan trọng thế này."

"Huống hồ Bùi Lăng này có tư chất kinh diễm, tâm tính càng là ngàn vạn được một, rất có phong thái của chư tổ sư lúc còn trẻ."

"Hắn có tiềm lực tranh đoạt vị trí Thánh Tử, kém cỏi nhất cũng có thể xếp vào chân truyền!"

"Sao Lệ thị có thể phung phí của trời phái nhân vật như hắn đi chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh thế này?"

"Trước tiện mặc kệ Lệ thị có dự định gì, chủ yếu nhất là bây giờ ta nên làm gì?"

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly hơi híp mắt lại, Bùi Lăng là mục tiêu mà Tư Hồng thị muốn mời chào nhưng Lệ thị lại bảo vệ hắn vô cùng tốt.

Tư Hồng thị ra tay ba lần bốn lượt đều không thể thành công.

Hiện tại hắn rơi vào trong tay mình, nếu giao cho Tư Hồng thị chắc chắn có thể lập được công lớn...

Chỉ là, suy nghĩ này vừa xuất hiện, Chu Diệu Ly đã lắc đầu.

Nàng tuyệt đối không thể làm vậy!

Trước đó Lệ Liệp Nguyệt chưa trở thành Thánh Nữ, Chu Diệu Ly giao Bùi Lăng cho Tư Hồng thị chắc chắn là một công lao không nhỏ.

Nhưng hiện tại nàng đã thua Lệ Liệp Nguyệt trong trận tranh đoạt vị trí Thánh Nữ.

Trong mắt Tư Hồng thị, giá trị của nàng đã giảm đi nhiều.

Nếu không cũng không bị phái đến Lưu Lam hoàng triều mạo hiểm.

Nếu như lúc này Tư Hồng thị lại chiêu mộ Bùi Lăng...

Nghĩ cũng biết, khả năng Chu Diệu Ly trở thành một đứa con rơi lập tức tăng cao!

Dù sao, Tư Hồng thị vẫn luôn mong chờ dòng chính chủ gia xuất hiện một vị thiên tài có địa vị ngang bằng Lệ Liệp Nguyệt.

Trong người nàng chảy huyết mạch Tư Hồng thị lại không được thừa nhận, cho dù làm tốt cũng chỉ là quân cờ.

Hiện tại, Tư Hồng thị không có con cháu khác xuất sắc hơn, dù Chu Diệu Ly là quân cờ cũng có chút tác dụng.

Một khi Tư Hồng thị có một vị thiên kiêu có thể tranh đoạt vị trí Thánh Tử, sự sống chết của Chu Diệu Ly còn quan trọng với chủ gia nữa sao?

"Tán tu Vương Cao lại là Bùi Lăng ngụy trang..."

Ánh mắt Chu Diệu Ly chợt lóe lên, lập tức quyết định, "Tuyệt đối không thể để Tư Hồng thị biết việc này!"

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Chu Diệu Ly bước tới tìm kiếm một lượt, chẳng mấy chốc đã tìm được lưu ly như ý dùng để khống chế động phủ trên người Bùi Lăng rồi thôi động đóng cửa lớn động phủ lại.

Sau đó nàng lấy ra một viên đan dược trị liệu thần hồn phản phệ nhét vào trong miệng Bùi Lăng.

Mặc dù bây giờ không định nói vị trí của Bùi Lăng cho Tư Hồng thị, nhưng Chu Diệu Ly cũng không định giết hắn.

Thứ nhất là vì nàng rất thưởng thức Bùi Lăng!

Thân thế của nàng xấu hổ, có thể được Tư Hồng thị công nhận chỉ đơn thuần dựa vào việc từng bước một giết từ tầng dưới chót đến chân truyền, tranh đấu với Lệ Liệp Nguyệt, điền vào chỗ trống người kế tục mà đời này Tư Hồng thị không có, mới đến vị trí chân truyền.

Chương 722: Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? (2)

Chỉ có mình nàng biết những gian khổ và gió mưa trên con đường này!

Bởi vì những kinh nghiệm của bản thân, nàng luôn coi trọng người tâm chí kiên định, anh dũng tiến tới.

Bùi Lăng này có xuất thân thấp hơn nàng, tình cảnh khó khăn hơn nàng nhưng rất giống nàng, hắn cũng không ngừng vươn lên, rèn luyện tiến lên, trổ hết tài năng từ Thi Đấu Ngoại Môn, được Lệ thị mời chào, thậm chí tiếp theo còn tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Tô Chấn Hòa...

Trải nghiệm như thế, tâm tính như thế, sao mà giống nàng năm đó?

Tuy bây giờ lập trường của hai người khác biệt, nhưng giữa nàng và Bùi Lăng không có thù hận gì. Thậm chí, còn có thể nói là đồng bệnh tương liên.

Đều là người có tư chất thiên phú tâm tính kinh tài tuyệt diễm, lại vì xuất thân không thể không chịu làm kẻ dưới, biến thành quân cờ, cho tới nay khó khỏi sự điều khiển của vận mệnh.

Bởi vậy, cả nhân Chu Diệu Ly yêu ghét rõ ràng không muốn đối đầu với Bùi Lăng cũng vô địch ý, càng không nói đến là sát ý.

Thứ hai là vì Lệ thị!

Hiện tại rõ ràng Bùi Lăng là quân cờ mà Lệ thị dùng để giành vị trí Thánh Tử, nếu chết trong tay nàng, chắc chắn Cửu A Lệ thị sẽ không từ bỏ ý đồ!

Nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ của Tư Hồng thị, Tư Hồng thị nghĩ đến nàng còn có tác dụng, biết đâu còn thực hiện hứa hẹn ngăn cản sự uy hiếp đến từ Lệ Liệp Nguyệt giúp nàng.

Chỉ khi nào chọc giận toàn bộ Lệ thị...

Nghĩ cũng biết, chắc chắn Tư Hồng thị sẽ không gánh chịu lửa giận từ Lệ thị rõ ràng đang chiếm ưu thế vì nàng!

Thánh tông chỉ cân nhắc lợi ích.

Lúc này giết chết Bùi Lăng, mặc kệ là trên cảm xúc hay trên lợi ích đều không có chút chỗ tốt nào.

Nhưng nếu giữ lại đối phương...

Nếu sau này Bùi Lăng đè xuống Tô Chấn Hòa, trở thành Thánh Tử đời này của Thánh tông, vậy sẽ nợ nàng một ơn huệ lớn bằng trời!

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly quay người đi sang chỗ ngồi bên cạnh, bây giờ chờ đối phương tỉnh lại sẽ nói chuyện tử tế với hắn.

Ngay lúc suy nghĩ đang đảo quanh, ánh mắt nàng nhìn lướt qua động phủ, đột nhiên dừng lại ở năm viên đan dược nền đỏ hoa văn đen.

"Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?!" Chu Diệu Ly khẽ giật mình lập tức hút một viên đan dược vào trong tay, cầm lấy lặp đi lặp lại kiểm tra, chẳng mấy chốc nàng đã xác định đây thật sự là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đặc biệt của Lưu Lam hoàng triều!

Thế là, Chu Diệu Ly không hề chậm trễ nuốt một viên đan dược.

Lần này nàng chấp hành nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, chắc chắn sẽ có thêm một con đường sống.

Ngay sau đó, Chu Diệu Ly cũng không khách sáo, lại tìm kiếm toàn bộ túi trữ vật của Bùi Lăng một lần, xem còn có thứ gì cần dùng đến.

Nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện những thứ khác không có ý nghĩa với nàng.

Ngược lại một trong số túi trữ vật của đối phương còn đặt ba bộ nữ thi, trong đó một bộ nữ thi Nguyên Anh còn không có một mảnh vải...

Ha ha, Bùi sư đệ này đúng là vô cùng ma tính, bẩm sinh đã có phong thái Thánh Tử Thánh tông!

Cũng vì hắn sinh sau Tô Chấn Hòa quá nhiều năm, nếu không vị trí Thánh Tử này đã sớm không liên quan đến Tô Chấn Hòa.

Nghĩ vậy, Chu Diệu Ly thấy Bùi Lăng còn chưa tỉnh dậy, dứt khoát đặt tay ở phần bụng của hắn, vận chuyển pháp lực giúp đỡ hòa tan dược lực của đan dược.

Một lát sau, thấy sắc mặt Bùi Lăng dần tốt đẹp, Chu Diệu Ly cũng nghiêm túc trực tiếp bấm niệm pháp quyết gọi ra một đoàn nước đá, dội xuống khuôn mặt của đối phương.

Trong đoàn nước đá này ẩn chứa công pháp tính chất rét lạnh, dù là tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản.

Ngay sau đó, Bùi Lăng ngồi bật dậy từ dưới đất, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cảm giác dường như mình đã quên điều gì đó?

Đúng vào lúc này, khóe mắt liếc qua thấy một bóng người xa lạ ngồi trên ghế cách đó không xa, đột nhiên quay đầu thấy một nữ tu xinh đẹp xa lạ đang nhìn mình với vẻ trêu tức.

Phát hiện ánh mắt Bùi Lăng, khuôn mặt nàng lập tức biến ảo...

Chu Diệu Ly!!

Bùi Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, không kịp suy nghĩ tại sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này, lập tức vận chuyển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 để chạy trốn!

Nhưng ngay sau đó, một cánh tay ngọc đặt lên vai hắn, trong nháy mắt thân thể hắn như bị một ngọn núi lớn đè xuống, đừng nói sử dụng độn pháp, ngay cả ngón tay của hắn cũng không thể động đậy chút nào.

"Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ." Chu Diệu Ly chậm rãi mở miệng.

Bùi Lăng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại.

Thấy mặc dù Chu Diệu Ly giữ chặt mình, nhưng không có ý ra tay, hắn dò hỏi: "Chu sư tỷ, vì sao ngươi biết ta ở chỗ này?"

"Lần này người mà ta muốn tìm cũng không phải ngươi!" Chu Diệu Ly cười lạnh, "Mà là luyện đan sư ngũ phẩm Vương Cao!"

Nói xong, nàng buông tay ra gọn gàng dứt khoát nói, "Hiện tại khai lò, đan dược gì cũng được, lập tức luyện chế một lò cho ta xem một chút."

Nghe vậy, Bùi Lăng không dám cãi lại, Chu Diệu Ly là một trong ba vị chân truyền Trọng Minh tông, một lần tranh đấu với Lệ sư tỷ.

Dù cuối cùng không địch lại Lệ sư tỷ, chỉ sợ thực lực cũng không khác biệt lắm.

Chương 723: Hóa ra luyện đan cũng có đường tắt?

Hiện tại mình còn chưa Kết Đan, không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng gì.

Thế là, hắn lấy lại bình tĩnh đi đến trước mặt đan lô, đang muốn bắt đầu uỷ thác luyện đan, đột nhiên nghĩ đến mình còn chưa sử dụng độc đan.

Lập tức lấy ra một viên đan dược từ trong túi trữ vật.

Đây là một viên độc đan vào bụng sẽ sau phát tác một nén nhang.

Sau khi ăn vào, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Bồi Nguyên Đan 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Hệ thống nhanh chóng tiếp quản quyền khống chế thân thể, khai lò luyện đan.

Chu Diệu Ly đứng ở bên cạnh rất nghiêm túc quan sát hắn, nghiêm túc nhớ kỹ tất cả thủ pháp.

Chẳng mấy chốc, hệ thống luyện chế xong một lò Bồi Nguyên Đan, độc đan trong người Bùi Lăng cũng phát tác đúng lúc.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..." Hệ thống đang muốn bắt đầu luyện chế lò Bồi Nguyên Đan thứ hai đã bị cắt ngang ủy thác, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể lập tức ăn vào một viên Ích Độc Đan.

Sau khi dùng chân nguyên hòa tan dược lực, hắn chỉ vào lò luyện đan nói: "Chu sư tỷ, luyện xong rồi."

Nghe lời này, Chu Diệu Ly lập tức đi tới mở nắp lò chỉ thấy ba mươi viên Bồi Nguyên Đan oánh nhuận sáng long lanh yên tĩnh nằm dưới đáy lò, không hề có đan hương truyền ra, từng viên cực phẩm!

Thấy thế, con ngươi nàng hơi co lại, chợt nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt!

Hóa ra luyện đan này còn có đường tắt!

Thế là Chu Diệu Ly lấy ra một tòa đan lô màu như thanh đồng, điêu khắc đầy hoa văn loan tước ngậm cành gãy từ trong túi trữ vật, khí tức của nó cổ xưa nặng nề, rõ ràng là đan lô lục phẩm!

Ngay sau đó, nàng dùng một tay hút túi trữ vật của Bùi Lăng vào trong tay, sau khi mở ra lại lấy một viên độc đan mà Bùi Lăng vừa sử dụng, không chút do dự nuốt vào.

Bùi Lăng ngạc nhiên, không hiểu ra sao nhìn Chu Diệu Ly.

Chỉ thấy vị Chu sư tỷ này nhanh chóng lấy ra một đạo đan hỏa thất phẩm màu xanh yếu ớt, sau đó học dáng vẻ vừa rồi của hắn, khai lò luyện đan ngay tại chỗ.

Không thể không nói, trí nhớ và năng lực bắt chước của tu sĩ Kim Đan đều rất cường đại.

Chu Diệu Ly gần như hoàn toàn phục chế tất cả động tác vừa rồi của Bùi Lăng, mặc dù thủ pháp giống như đúc, nhưng Bùi Lăng cảm thấy vị Chu sư tỷ trông thì xinh đẹp sắc bén này, luôn thể hiện ra cảm giác vụng về khó mà miêu tả trong lúc luyện đan...

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian một nén nhang.

Nhưng Chu Diệu Ly không có tốc độ luyện đan như hệ thống, lúc này nàng mới luyện chế dược liệu thành dược dịch, đến một bước này vẫn chưa nổ lô đã là một tiến bộ cực lớn với nàng!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Chu Diệu Ly phấn chấn.

Ngay sau đó sau đó, độc đan phát tác, cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến từ trong bụng!

Hàng lông mày kẻ đen của Chu Diệu Ly cau lại, sau đó không rảnh để ý cứng rắn chịu đựng kịch độc phát tác, tiếp tục khống chế đan hỏa luyện hóa dược dịch.

Lại một nén nhang trôi qua...

Trên trán Chu Diệu Ly đã thấm ra mồ hôi mịn vì căng thẳng, nàng dốc hết sức mình, khó khăn lắm mới dung hòa được dược dịch, lúc này kịch độc đã lan tràn đến cả người nàng.

Nếu là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chắc chắn lúc này đã độc phát mà chết.

Cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ bình thường, mặc kệ kịch độc lan tràn trong cơ thể mình như thế, chắc chắn cũng đã đau đớn đến chết đi sống lại.

Nhưng căn cơ của Chu Diệu Ly vững chắc, ý chí kiên định, dù cảm giác đau đớn dữ dội trong bụng đã đến trình độ như tan nát cõi lòng, sắc mặt lại không hề thay đổi chút nào, chỉ là trên gò má trắng nõn bao phủ một màu tím xanh nhè nhẹ.

Đến một bước này, Chu Diệu Ly đã hơi mất khống chế độ lửa.

Vốn đan dịch trong lò đan đang vững vàng biến hóa, bắt đầu xuất hiện chấn động dữ dội, theo từng mùi vị khác thường mơ hồ tràn ra khắp nơi.

Nàng rất quen thuộc với tình huống này!

Dù sao trước mỗi lần nổ lò đều xuất hiện tình cảnh tương tự...

Thế là Chu Diệu Ly vội vàng rập khuôn theo hành động vừa rồi của Bùi Lăng, nhưng không có tác dụng gì, ngược lại khiến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thậm chí trong lò đã truyền ra tiếng xoẹt xoẹt chẳng lành.

Chu Diệu Ly luống cuống tay chân vội vàng hỏi: "Tiếp theo phải làm gì?"

Nghe vậy, trên mặt Bùi Lăng hiện ra vẻ mất tự nhiên, sao hắn biết tiếp theo nên làm cái gì?

Nhưng hiện tại thực lực không bằng Chu Diệu Ly, không thể không trả lời, thế là hắn cắn răng nói: "Thử dung hợp đan dịch một chút..."

"Dung hợp đan dịch?" Chu Diệu Ly ngạc nhiên nói, "Không phải đan dịch của ta đã dung hợp rồi sao?"

A?

Đan dịch đã dung hợp sao?

Bùi Lăng khẽ giật mình, còn chưa kịp nói tiếp đã thấy đan lô bắt đầu chấn động dữ dội

Chương 724: Ngươi và ta liên thủ (1)

Oanh!!

Ngay sau đó, nắp lò bay lên cao cao, trực tiếp ghim vào mái vòm động phủ!

Khói đen cuồn cuộn xen lẫn sóng khí cường đại gào thét lao ra bốn phương tám hướng.

Chu Diệu Ly cau mày suy nghĩ nguyên nhân, không nhúc nhích tí nào, nhưng Bùi Lăng lại trực tiếp bị đụng bay!

"Khục khục... Khục..." Bùi Lăng ho khan, khó khăn lắm mới đứng lên từ dưới đất, chỉ cảm thấy ngực hơi đau, đã bị thương nhẹ!

Cũng may đây chỉ là đan hỏa mất khống chế, coi như một lần nổ lô bình thường, chứ không phải toàn bộ lò luyện đan nổ tung.

Nếu không chắc chắn hắn sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ!

Chỉ có điều, mặc dù hắn may mắn thoát khỏi nguy hiểm, toàn bộ động phủ không may mắn như vậy, những nơi trong tầm mắt vô cùng lộn xộn, vốn được trang trí rất đẹp đẽ tinh xảo, lúc này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi.

Thậm chí cả mặt đất cũng có thêm mấy cái hố...

Chu Diệu Ly không nhanh không chậm lấy ra một viên Ích Độc Đan từ trong túi trữ vật của Bùi Lăng ăn vào.

Mặc dù lần này kết quả vẫn là nổ lô, nhưng tâm trạng nàng cũng không tệ lắm.

"Quả nhiên Khang Thừa Chí và Tạ Sưởng đều là phế vật!"

"Tốn bao nhiêu thời gian của ta!"

"Mà ta chỉ tận mắt quan sát Bùi sư đệ luyện chế ra một lò đan dược, đã có tiến bộ như thế... Hừ! Ngu xuẩn làm hại ta!"

"Nhưng mấu chốt nhất, chắc chắn vẫn là vừa rồi Bùi sư đệ sử dụng độc đan..."

Trong lòng âm thầm tổng kết, Chu Diệu Ly lập tức tịch thu toàn bộ độc đan trong túi trữ vật của Bùi Lăng, lúc này mới trả lại túi trữ vật cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng nhận lấy túi trữ vật cũng không dám nhiều lời.

Hiện tại Chu Diệu Ly đột nhiên bắt đầu nghiên cứu luyện đan thuật, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn muốn trà trộn vào đại điển luận đan của Lưu Lam hoàng triều!

Chỉ không biết mục tiêu đối phương trà trộn vào đại điển luận đan là vì điều gì?

Trong lúc đang suy nghĩ, chợt nghe Chu Diệu Ly thản nhiên hỏi: "Cửu A Lệ thị để ngươi đến đây trà trộn vào đại điển luận đan của Lưu Lam hoàng triều, là muốn làm chuyện gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng vừa định lắc đầu, hôm nay mình tới Lưu Lam hoàng triều không hề liên quan đến Lệ thị... Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng!

Lúc này Chu Diệu Ly không thoải mái ra tay, hơn phân nửa là kiêng dè Cửu A Lệ thị sau lưng hắn!

Một khi để nàng biết bây giờ hắn hành động một mình, sẽ gặp nguy hiểm!

Thế là, Bùi Lăng không trả lời mà hỏi lại: "Mục đích của Chu sư tỷ là gì?"

Chu Diệu Ly lườm Bùi Lăng một cái, nói ngắn gọn: "'Tiểu Tự Tại Thiên', Dược Tiên Nữ."

"Ta cũng muốn vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'." Bùi Lăng lập tức nói, "Nhưng mục tiêu không phải là Dược Tiên Nữ, mà là lấy được hạng nhất đại điển luận đan!"

Chắc chắn mục tiêu của hắn không thể giống Chu Diệu Ly.

Nếu bị vị Chu sư tỷ này cho rằng mình là đối thủ cạnh tranh, trực tiếp làm thịt thì làm sao bây giờ?

Nhưng cũng không thể nói quá tùy ý.

Dù sao ở trong mắt Chu Diệu Ly, bây giờ hắn đang nhận mệnh lệnh của Cửu A Lệ thị để làm việc!

Lấy thân phận địa vị của Cửu A Lệ thị, đã điều động Bùi Lăng đến Lưu Lam hoàng triều, sao có thể là trò đùa trẻ con?

Quả nhiên, Chu Diệu Ly nghe vậy hơi suy nghĩ: Hạng nhất đại điển luận đan?

Trước đó Lưu Lam hoàng triều điều động ám tử La Tiều chui vào Thánh tông, nhúng tay vào Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông nhiều năm, dù cuối cùng vẫn bại lộ nhưng đã khiến Thánh tông mất hết mặt mũi.

Trong đại điển luận đan, dù là quy mô hay ý nghĩa với Lưu Lam hoàng triều càng long trọng hơn Thi Đấu Ngoại Môn với Thánh tông!

Nếu hạng nhất đại điển luận đan lần này lại bị đệ tử Trọng Minh tông cướp mất, đây là sự đáp trả cực tốt với Thánh tông, với Cửu A Lệ thị!

Thậm chí so với việc Phù Quang Tư Hồng thị mưu đồ ra tay với Dược Tiên Nữ, càng có thể đả kích uy vọng Lưu Lam hoàng triều hơn.

Dù sao, tiếp theo Chu Diệu Ly thành công lấy được Dược Tiên Nữ, trong mắt chính đạo và đám tán tu, đây chỉ là bằng chứng về một việc hung tàn làm ác của ma đạo.

Nhưng cướp hạng nhất đại điển luận đan lại là thắng lợi chân chính!

Càng có thể đả kích lòng tin của chính đạo, tuyên dương sự cường thế và nhân tài xuất hiện lớp lớp của ma đạo!

Huống hồ...

Chu Diệu Ly liếc nhìn Bùi Lăng, thầm nghĩ vị Bùi sư đệ này là Thiên Đạo Trúc Cơ, bây giờ lại đã được một đầu "Pháp", chắc chắn Lệ thị sẽ bồi dưỡng hắn theo hướng Kim Đan nhất phẩm.

Hiện tại để Bùi Lăng cải trang cách ăn mặc, hóa thân tán tu Vương Cao đến Lưu Lam hoàng triều, dò xét cơ hội vào "Tiểu Tự Tại Thiên" lịch luyện, chắc hẳn cũng có suy tính ở phương diện này.

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Vậy rất tốt, bây giờ chúng ta đều muốn tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', vừa hay có thể hợp tác."

"Thuật luyện đan của ngươi tạm được, tiếp theo giúp ta thông qua tuyển chọn cùng thi phủ, thi quận sau đó..."

"Đương nhiên, ta cũng không để ngươi làm không công."

"Chờ sau khi tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', nếu ta có thể thành công, sẽ chia cho ngươi một đoạn sợi tóc Dược Tiên Nữ."

Dược Tiên Nữ?

Chu Diệu Ly đã cần mình giúp đỡ tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", vậy sự an toàn của mình sẽ được bảo vệ trong thời gian ngắn.

Chương 725: Ngươi và ta liên thủ (2)

Suy nghĩ của Bùi Lăng đảo quanh, hỏi: "Xin hỏi Chu sư tỷ, rốt cuộc Dược Tiên Nữ này là xảy ra chuyện gì?"

Chu Diệu Ly nhìn hắn một cái, cũng không có ý giấu giếm, bình tĩnh nói: "Đan tổ truyền nhận, tiên dược hóa thân. Ngươi đừng xem thường một đoạn sợi tóc, nó đã có thể tăng tư chất, căn cốt, ngộ tính của tu sĩ trên diện rộng..."

Tiên dược hóa thân?

Một đoạn sợi tóc đã có thể có nhiều hiệu quả như vậy?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lại không cảm thấy đây là cơ may lớn gì, hiệu quả của Dược Tiên Nữ như thế, có thể nói chỉ cần là tu sĩ đều sẽ rung động.

Nhưng "Tiểu Tự Tại Thiên" đã tổ chức nhiều năm như thế, đối phương vẫn tồn tại.

Có thể thấy được hoặc là bản thân Dược Tiên Nữ này có thực lực kinh khủng, đủ để bảo vệ mình trong sự tham lam ngấp nghé của rất nhiều người; hoặc là Lưu Lam hoàng triều đã kín đáo bảo vệ Dược Tiên Nữ, chỉ sợ người ngoài muốn đến gần cũng khó khăn.

Mặc kệ là loại nào, muốn tính toán cướp đoạt Dược Tiên Nữ chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Đương nhiên, Chu Diệu Ly cũng không phải người ngu.

Nàng dám nhận nhiệm vụ này, chắc chắn có Tư Hồng thị chỉ dẫn.

Việc này phát triển đến cuối cùng, chắc chắn sẽ biến thành trận đọ sức giữa hai quái vật khổng lồ là Trọng Minh tông và Lưu Lam hoàng triều.

Hắn chỉ là một Trúc Cơ nho nhỏ, vẫn nên nhanh chóng tiễn Chu Diệu Ly đi, đừng xen vào trò hay này thì hơn.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng chưa mở miệng chợt phát hiện Truyền m Phù trong túi trữ vật đang chấn động.

Sau khi hắn lấy ra thôi động, giọng nói của Thạch Vạn Lý thật truyền ra từ bên trong: "Vương đại sư, ta đã đến, kính xin mở cấm chế động phủ."

Bùi Lăng thay đổi, lập tức nhìn về phía Chu Diệu Ly.

Chu Diệu Ly không nói nhảm, lúc này trả lại lưu ly như ý cho Bùi Lăng, sau đó thu hồi lò luyện đan, phẩy tay áo một cái đã xua tan tất cả vết tích khí tức do mình để lại, nhanh chóng biến mất.

Thấy thế, Bùi Lăng thầm thở phào, vội vàng thôi động 【 Huyết Vô Diện 】 huyễn hóa thành dáng vẻ Vương Cao, sau đó nói vào Truyền m Phù: "Được!"

Nói xong lưu ly như ý hiện ra một vòng ánh sáng nhạt, cửa động phủ mở ra.

Ở cửa động phủ, Thạch Vạn Lý thấy thế nhanh chân đi vào.

Sau khi đi vào còn chưa kịp mở miệng, đã ngửi được mùi vị khác thường đặc biệt khi luyện đan thất bại trước tiên, Thạch Vạn Lý khẽ giật mình vô thức đưa mắt nhìn quanh, lập tức thấy khắp nơi trong tầm mắt bừa bộn, trên mặt đất còn có không ít vết tích bị xung kích, thậm chí bản thân Bùi Lăng cũng đầy bụi đất, có vẻ chật vật.

Hắn ta không nhịn được buột miệng nói: "Vương đại sư, vừa rồi luyện đan nổ lô sao?"

Bùi Lăng cười khan một tiếng, nói: "Không cẩn thận lỡ tay một lần."

Thạch Vạn Lý nhẹ gật đầu, không hề có bất kỳ nghi ngờ gì với điều này.

Luyện đan sư lợi hại hơn nữa cũng không thể không có lúc sai lầm.

Hơn nữa, gần đây Vương Cao đại sư luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan có độ khó cực kỳ cao.

Độ khó của loại đan dược này, có Đồ Hòa đại sư làm ví dụ trước, trên dưới hoàng triều đã sớm khắc sâu ghi nhớ việc hắn ta có yêu cầu cực cao khi luyện chế.

Nghĩ đến đây, Thạch Vạn Lý cũng không tiếp tục đề tài này, mà nói đến việc chính: "Vương đại sư, bên quận thủ phủ đã có thể xác định, Khang Thừa Chí và Tạ Sưởng mất tích đều đã chết."

"Hơn nữa, sau khi hai người này xảy ra xung đột với đại sư trên hội giao dịch, vừa rời khỏi Cát Viên không bao xa đã gặp nạn."

"Hiện tại quận thủ phủ vững tin người ra tay chắc chắn là ma tu tứ đại Ma môn, nếu không sao có thể sạch sẽ như thế."

"Đại sư có nhiều mặt tài đức, huống chi đã có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vừa ra lò làm chứng, Đồ Hòa đại sư cũng tự mình xác nhận luyện chế đan dược này rất khó khăn, vì vậy lần này quận thủ phủ cũng không nghi ngờ đại sư."

"Hiện tại, đám phụ tá quận thủ phủ lại nghi ngờ hai chuyện này đều xảy ra ngay bên cạnh Vương đại sư, rất có thể mục tiêu thật sự của ma tu không phải hai tên tán tu kia."

"Mà là Vương đại sư!"

Nghe được nơi đây, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, phụ tá quận thủ phủ này suy đoán quá chuẩn!

Đáng tiếc đã chậm một bước, Chu Diệu Ly đã tìm tới trước bọn họ!

Thạch Vạn Lý nói tiếp: "Hiện tại, chắc bên quận thủ phủ sẽ âm thầm phái người tới bảo vệ đại sư. Chỉ là bây giờ còn không biết thực lực bên ma đạo cụ thể như thế nào, vì an toàn, trong khoảng thời gian này kính xin đại sư cố hết sức đừng đi ra ngoài. Thậm chí, đừng đi tham gia cả hội giao dịch đan sư."

"Đa tạ Thạch lâu chủ đã nhắc nhở!" Bùi Lăng vội vàng nói tạ, nhưng trong lòng đang đánh trống, tình huống này hơi bất ổn... Nếu quận thủ phủ thật sự phái người đến đây âm thầm nhìn chằm chằm hắn, chẳng phải sau khi kết thúc thi quận hắn muốn đi cũng khó khăn?

Ngay lúc đang suy nghĩ lại nghe Thạch Vạn Lý nói thêm: "Đại sư, phụ tá bên quận thủ phủ còn suy đoán, lần này ma tu xâm nhập triều ta nhiều lần giết người, e rằng không chỉ có ý đồ với đại sư, mà vì lợi dụng đại sư trà trộn vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

"Đại sư say mê đan đạo, có lẽ còn không biết ma đạo có rất nhiều thủ đoạn quỷ quyệt, am hiểu điều khiển hồn phách, nô dịch lòng người, một khi đại sư trúng chiêu, e là dù bản tâm không muốn nhưng cũng không có cách nào phải làm việc cho bọn họ!"

Chương 726: 【 Vô Danh công pháp 】 là gì?

"Lấy tạo nghệ đan đạo kinh tài tuyệt diễm của đại sư, lại là xuất thân tán tu đến từ Vạn Hủy hải, đúng là mục tiêu tốt nhất trong mắt ma đạo."

"Cho nên tiếp theo kính xin đại sư cẩn thận."

"Ngoại trừ tại hạ, những người khác tới chơi, cho dù là người thân bạn bè lúc đại sư ở Vạn Hủy hải, nếu chưa điều tra rõ ràng gốc rễ, tuyệt đối không nên để hắn đi vào bên trong."

"Thậm chí truyền âm giao lưu cũng không cần đồng ý."

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, nhưng trong lòng hơi không chắc.

Chu Diệu Ly nói muốn hắn giúp đỡ thông qua tuyển chọn, thi phủ, thi quận của đại điển luận đan... Đừng dùng biện pháp âm phủ gì đó!

Dù sao, hiện tại thân phận của hắn đã bị Chu Diệu Ly nhìn thấu.

Nếu không giúp đối phương, chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Lúc này, Thạch Vạn Lý đưa tay lấy ra phù lục nền vàng hoa văn tím, uy năng trên đó mơ hồ tản ra từng đợt chấn động khiến người ta run sợ.

Hắn ta giao tờ phù lục này cho Bùi Lăng, trịnh trọng nói: "Vương đại sư, đây là Cửu Tiêu Thanh Quang Tráo Phù, sau khi thôi động sẽ hình thành một vòng phòng hộ trong nửa nén hương, dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó có thể đánh vỡ, kính xin đại sư cất kỹ!"

Bùi Lăng nói tiếng cám ơn, vội vàng nhận lấy phù lục có thể dùng để giữ mạng.

Ngay sau đó, Thạch Vạn Lý lại giải thích kỹ càng thủ đoạn, dấu hiệu thường gặp của ma tu với Bùi Lăng.

Những đối với đệ tử môn phái lớn, đây đều là kiến thức thông thường mưa dầm thấm đất.

Nhưng Thạch Vạn Lý cân nhắc đến dù sao Bùi Lăng chỉ là tán tu tới từ Vạn Hủy hải, tầm mắt có hạn, vì vậy quyết định bổ túc một khóa cho vị Vương đại sư này thật tốt.

Nhưng không nói bao lâu, bên tai Bùi Lăng đã vang lên truyền âm của Chu Diệu Ly: "Để hắn đi."

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, mặc dù Chu Diệu Ly chỉ nói ba chữ, nhưng rõ ràng nếu bây giờ hắn không làm theo lời nói của nàng, chắc chắn Chu Diệu Ly sẽ trực tiếp ra tay!

Mặc dù tu vi của Thạch Vạn Lý cũng là Kết Đan đỉnh phong, nhưng cũng không phải cấp độ chân truyền, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Chu Diệu Ly!

Hơn nữa, dù Thạch Vạn Lý có thể đánh cân sức ngang tài với Chu Diệu Ly, hắn và Chu Diệu Ly đều là đệ tử Trọng Minh tông, đến lúc đó hành tung của Chu Diệu Ly bị bại lộ, một khi rơi vào trong tay hoàng triều, sao có thể giữ bí mật cho hắn?

Đến lúc đó, mình cũng không có đường sống!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Thạch lâu chủ, ta đã đã hiểu rõ những điều ngươi nói. Tiếp theo ta còn muốn tiếp tục luyện đan, nếu không có chuyện gì khác..."

Thấy Vương đại sư có ý muốn tiễn khách, cân nhắc đến hắn đã đồng ý tiếp theo sẽ không đi ra ngoài, Thạch Vạn Lý lập tức biết điều gật đầu nói: "Vậy tạm thời tại hạ cáo lui, nếu đại sư có gì phân phó, cứ dùng Truyền m Phù cho ta biết."

Thế là, hắn ta lập tức đứng dậy cáo từ.

Chờ Thạch Vạn Lý vừa đi, Chu Diệu Ly lập tức đi ra từ chỗ tối.

"Ta đã ở lại chỗ ngươi quá lâu, có lẽ Tư Hồng thị sắp phát hiện xảy ra vấn đề." Nàng từ tốn nói, "Thời gian gấp gáp, ta chỉ nói ngắn gọn."

"Chỗ ta có một cặp Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ."

"Ta đã trồng Bạch Cổ vào trong cơ thể mình, ngươi cầm Hắc Cổ."

"Đến lúc đó ta ra trận tham gia kiểm tra luyện đan, ngươi cũng đồng thời khai lò."

"Như thế, ta có thể thông qua cổ trùng phục chế giống hệt tất cả thủ pháp của ngươi!"

"Tiếp theo chúng ta cứ dùng Truyền m Phù liên lạc, chờ đến khi cần luyện đan, sẽ thông báo trước với ngươi."

Nói xong, Chu Diệu Ly lấy ra một con cổ trùng toàn thân đen nhánh trông như xuân tằm.

Con cổ trùng này hơi có vẻ béo tốt, bị nàng kẹp ở giữa ngón tay cũng không phản kháng, giác hút dữ tợn phát ra tiếng tê tê, mấy cặp chân hơi vung vẩy giữa không trung.

Chu Diệu Ly ra hiệu Bùi Lăng tiến lên tiếp nhận cổ trùng.

Trong khoảng thời gian này nàng liên tục nổ lô, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất đã có chút hiểu rõ với luyện đan.

Thiên hạ không có hai gốc dược liệu giống nhau như đúc, cho dù dược liệu cùng một nơi sản xuất, cùng một người xử lý, cũng tồn tại sự khác biệt nhỏ bé.

Cho nên, dù đồng thời khai lò hoàn toàn phục chế thủ pháp của Bùi Lăng, chắc chắn hiệu quả của loại cổ trùng cứng nhắc này cũng kém xa tác dụng khi dùng 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 thôn phệ ký ức và kinh nghiệm của luyện đan sư.

Nhưng bây giờ nàng giữ Bùi Lăng lại còn có tác dụng, vì vậy dùng bộ cổ trùng này khống chế đối phương, càng phù hợp hơn 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 .

Đương nhiên, nếu cuối cùng nàng vẫn không thể thông qua tuyển chọn thì phải cân nhắc thủ đoạn khác...

Bùi Lăng cau mày trầm ngâm, cuối cùng vẫn nhận lấy cổ trùng màu đen, cổ trùng vừa chạm đến ngón tay hắn đã hóa thành một tia ô quang, chui vào huyết nhục của hắn, lập tức gieo trồng xuống!

"Đây là cổ trùng Kết Đan kỳ, lấy tu vi hiện tại của ngươi đừng mơ tưởng lấy nó ra." Chu Diệu Ly đánh giá vẻ mặt hắn, khẽ cười một tiếng, nói, "Đừng nghĩ đến việc có thể cầu cứu người Lệ thị, nếu có người muốn ra tay với nó, bên ta lập tức phát hiện."

"Đến lúc đó..."

"Thế nhưng, nếu ngươi phối hợp, ta cũng không làm khó ngươi."

Chương 727: Quả nhiên, chỉ dựa vào độc đan không được… (1)

"Nói đến thế thôi, nên lựa chọn thế nào tự ngươi suy nghĩ."

Nói xong, nàng để lại một tấm Truyền m Phù nhanh chóng rời đi.

Bùi Lăng thu hồi Truyền m Phù, sắc mặt khó coi: Hiển nhiên việc cổ trùng rất khó giải quyết!

Đừng nói Chu Diệu Ly để hắn tìm người Lệ thị giúp đỡ cũng vô dụng, trên thực tế chỉ sợ Lệ thị căn bản không rõ vị trí cụ thể và tình cảnh hiện tại của hắn!

Bây giờ hắn căn bản không có người giúp đỡ đáng tin.

"Thế nhưng, cuối cùng tạm thời đã tiễn Chu Diệu Ly đi..." Bùi Lăng nghĩ, "Tiếp theo phải suy nghĩ thêm cách đối phó... Ưm, đầu đau quá!"

Hắn cau mày mở ra giao diện hệ thống, "Trước tiên tu luyện khôi phục lại trạng thái."

Chỉ có Bùi Lăng mới có thể thấy giao diện hơi mờ hiện lên trước mặt, hắn thành thạo tiến vào 【 lựa chọn công pháp 】 , đã thấy bên trong bày ra 【 Đoán Cốt quyết 】 , 【 Vô Danh công pháp 】 , 【 Phần Dạ Thiên 】 và 【 Tước Diễm pháp 】 .

Đang muốn bắt đầu uỷ thác, ánh mắt Bùi Lăng đột nhiên ngưng tụ!

Chờ chút!

【 Vô Danh công pháp 】 là công pháp gì?

Sao mình không nhớ nổi tình huống của môn công pháp này?

Dùng hệ thống uỷ thác thử một chút?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nhanh chóng lắc đầu.

Hệ thống tặng miễn phí quá nguy hiểm, vẫn không nên tùy tiện thử thì tốt hơn.

Lúc này ổn thỏa nhất, an toàn nhất vẫn là uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 .

Thế là, Bùi Lăng lấy ra 【 Vô Mộng Tán 】 cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, sau khi nuốt vào số lượng lớn, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Phần Dạ Thiên 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra trong cơ thể ký chủ có cổ trùng xa lạ, hệ thống đang luyện hóa cho ngài..."

Mi Dương thành.

Hai cây liễu lưu luyến đứng đối mặt nhau, bảo vệ tiểu viện cửa riêng.

Trong viện, Phiền Đức Xương đang lo lắng đi qua đi lại.

Một lát sau, ngay lúc hắn ta dừng chân, do dự có nên đi bẩm báo cho Tư Hồng Lôn Sơn hay không, trong đình viện cách đó không xa đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

Quần áo nàng xinh đẹp tinh xảo, châu vây thúy quấn, chính là Chu Diệu Ly đang ngụy trang thành Phiền Quất Tụng.

Phiền Đức Xương lập tức thở phào nhẹ nhõm, vị Chu chân truyền này đã tốn nhiều thời gian hơn trong kế hoạch, hắn ta còn tưởng rằng đối phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lại chậm thêm chút nữa, dù thế nào cũng phải báo lên trên.

"Tình huống như thế nào?" Phiền Đức Xương vội vàng tiến lên hỏi.

Chu Diệu Ly không hề có ý giải thích điều gì, lúc này lấy ra đan lô và dược liệu chuẩn bị bắt đầu luyện đan.

Thấy thế, đôi mắt Phiền Đức Xương sáng lên tưởng Chu Diệu Ly đã thành công thôn phệ ký ức và kinh nghiệm luyện đan của Vương Cao, lập tức nín thở tập trung đứng hầu ở bên cạnh, hộ pháp cho nàng.

Vào lúc này, Chu Diệu Ly không nói hai lời, lấy ra một viên độc đan từ trong túi trữ vật trước, trực tiếp nuốt vào trong miệng.

Phiền Đức Xương ngơ ngác nhìn, chỉ thấy ngay sau đó Chu Diệu Ly lấy ra đan hỏa thất phẩm chính thức khai lò.

Sau một nén nhang, độc đan trong người Chu Diệu Ly phát tác, nhưng sắc mặt nàng không thay đổi chút nào, tiếp tục luyện đan.

Mí mắt Phiền Đức Xương giật giật, nhưng hiện tại Chu Diệu Ly chưa luyện đan xong, hắn ta lại không dám nói chuyện làm phiền đối phương, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn độc đan dần khuếch tán ra toàn thân của đối phương...

Cũng như vừa rồi, Chu Diệu Ly vẫn luyện đến lúc đan dịch dung hợp, đan lô bắt đầu khẽ chấn động.

Ngay sau đó, mặc kệ nàng thao tác thế nào, chấn động càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng...

Oanh!

Nắp lò bay lên cao, sau đó rơi xuống đất, cứ thế đập mặt đất gạch xanh ra một mảnh vết nứt như mạng nhện.

Phiền Đức Xương lập tức trợn mắt há hốc mồm!

Thôn phệ ký ức và kinh nghiệm của luyện đan sư ngũ phẩm, ngay cả Bồi Nguyên Đan cơ bản nhất cũng không luyện được?

Rốt cuộc thiên phú luyện đan của vị chân truyền Thánh tông này nát bét đến mức độ nào?

Hiện tại kế hoạch của Tư Hồng thị là mưu đoạt Dược Tiên Nữ, đừng để đến cuối cùng, ngay cả "Tiểu Tự Tại Thiên" cũng không thể vào được!

Không!

Theo tình hình hiện tại, đừng nói "Tiểu Tự Tại Thiên", chỉ sợ ngay cả tuyển chọn đơn giản nhất cũng không qua được!

Ngay lúc sắc mặt Phiền Đức Xương đờ đẫn, Chu Diệu Ly cau mày, chợt khí huyết phun trào, tất cả kịch độc trong cơ thể đều hội tụ vào một chỗ, sau đó nặng nề phun ra một hơi, sương độc màu xanh biếc vừa rơi xuống mặt đất lập tức phát ra một tiếng vang "xì xì xì", ăn mòn gạch xanh điêu khắc phù văn ra dấu vết như một lớp bọt biển.

Nàng thầm nghĩ trong lòng: "Xem ra chỉ có độc đan còn chưa đủ!"

"Vậy lại thử dùng Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ xem."

"Nếu Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ cũng không được... Phải để Bùi sư đệ ngụy trang thành ta đi tuyển chọn!"

"Lệ thị còn ban cả loại pháp bảo 【 Huyết Vô Diện 】 này cho hắn, đến lúc đó ta tùy tiện mượn mấy bộ váy sam trâm vòng cho hắn, lấy năng lực của 【 Huyết Vô Diện 】 ngụy trang thành Phiền Quất Tụng, tuyệt đối không khó!"

Chương 728: Quả nhiên, chỉ dựa vào độc đan không được… (2)

"Thế nhưng, hành động lần này chỉ có thể chạy qua tuyển chọn."

"Tiếp theo thi phủ và thi quận sẽ có loại bỏ thân phận, kiểm tra cốt linh càng nghiêm khắc hơn."

"Thậm chí thủ pháp luyện đan của hắn, sẽ bị người ta nhận ra là mạo danh thay thế."

"Nhưng điều này không sao cả!"

"Việc gấp gáp bây giờ là thông qua tuyển chọn!"

"Chờ sau khi tuyển chọn kết thúc, sẽ có càng nhiều luyện đan sư đến quận thành."

"Đến lúc đó, mục tiêu để ta ra tay không chỉ là vài người như vậy nữa..."

Nghĩ vậy, Chu Diệu Ly lấy ra Truyền m Phù thôi động.

...

Trong động phủ vô cùng lộn xộn.

Theo hệ thống tu luyện, Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ trùng màu đen vốn xa lạ đã dần bị luyện hóa.

Lúc này, dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu mình đã có thể khống chế cổ trùng chui ra thân thể, thậm chí khiến nó tự bạo cũng không phải việc khó gì.

Sau khi luyện hóa cổ trùng, hệ thống lại bắt đầu luyện hóa dược lực trong cơ thể hắn.

Nửa ngày sau, tất cả dược lực bị luyện hóa toàn bộ, tu vi của Bùi Lăng cũng có sự tăng lên nhất định, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này kết, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thử thúc đẩy cổ trùng, chẳng mấy chốc đã phát hiện mình không chỉ có thể khống chế sự sống chết của cổ trùng này, hơn nữa còn có thể thông qua cổ trùng này để cảm ứng được một Đồng Tâm Cổ còn lại!

Không, không chỉ cảm ứng, dường như hắn còn có thể thông qua cổ trùng trong cơ thể mình, ra lệnh với một cổ trùng khác?

Đang lúc suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện động tĩnh của Truyền m Phù.

Hắn lấy ra xem xét là tấm mà Chu Diệu Ly để lại.

Sau khi thôi động, lập tức truyền ra giọng nói của đối phương: "Ta muốn luyện một lò Bồi Nguyên Đan, bắt đầu sau mười tức."

Nghe vậy, Bùi Lăng cau mày.

Hắc Cổ đã bị hắn luyện hóa, hắn không cần nghe lời Chu Diệu Ly nữa!

Chỉ là, hiện tại chỗ ở và thân phận của hắn đều bị Chu Diệu Ly biết hết, trong thời gian ngắn cũng không thể trốn đi thật xa.

Một khi trở mặt, chắc chắn đối phương lại giết trở về, thậm chí tiết lộ thân phận của hắn ra ngoài... Đến lúc đó đều không có chỗ tốt gì với đôi bên.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Được."

Chu Diệu Ly không nói gì nữa, Truyền m Phù lập tức bị dập tắt.

Bùi Lăng lập tức mở ra trữ túi vật, chẳng mấy chốc phát hiện độc đan bên trong đã bị Chu Diệu Ly lấy đi hết.

Hắn khẽ nhíu mày đành phải mở ra túi trữ vật thứ hai, bên trong còn có một số độc đan dự bị. Hắn lấy ra một viên độc đan phát tác thời gian một nén nhang từ đó, đếm thầm thời gian rồi lập tức nuốt vào.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đi đến bên cạnh lò luyện đan, nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Bồi Nguyên Đan 】 !"

"Leng keng!" Hệ thống nhanh chóng online, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

...

Trong tiểu viện cửa riêng, Chu Diệu Ly buông Truyền m Phù xuống, vừa bấm niệm pháp quyết, đất bằng sinh ra một cơn gió lớn càn quét sạch sẽ mùi vị khác thường và cặn bã vừa luyện chế thất bại.

Nàng lại lấy ra một viên độc đan nuốt vào, sau đó đứng chờ bên cạnh đan lô.

Vừa đến mười tức, cổ trùng trong cơ thể nàng lập tức có cảm ứng, đủ loại phương thức khống chế lửa, động tác hai tay, lộ tuyến vận hành chân nguyên... Lần lượt truyền vào trong đầu của nàng.

Chu Diệu Ly lập tức thôi động cổ trùng, thông qua Bạch Cổ để điều khiển thân thể mình.

Thế là, nàng lập tức lấy ra đan hỏa thất phẩm, nhanh chóng khai lò luyện đan.

Lúc này, Phiền Đức Xương đứng bên cạnh trong lòng nóng như lửa đốt, còn có mấy ngày nữa sẽ kết thúc tuyển chọn đại điển luận đan!

Mặc dù hắn ta cũng biết, nếu Chu Diệu Ly chậm chạp không thể thông qua tuyển chọn, chắc chắn trong tộc còn có kế hoạch chuẩn bị.

Gia tộc lớn như Tư Hồng thị đã dám mưu đồ Dược Tiên Nữ, chắc chắn đã chuẩn bị nhiều năm, không thể thật sự gửi gắm toàn bộ thẻ đặt cược vào sự thành bại của một người ngay lúc ra tay.

Nhưng với Tư Hồng thị còn có không ít kế sách dự bị.

Nhưng với hắn ta, một khi Chu Diệu Ly thất bại, làm phụ tá giúp đỡ đối phương chắc chắn sẽ không có kết cục tốt!

"Thật sự không được, chỉ có thể ra tay với luyện đan sư bản thổ Lưu Lam hoàng triều!"

Vẻ mặt Phiền Đức Xương không ngừng thay đổi, đột nhiên thể hiện ra vẻ tàn ác, thầm nghĩ trong lòng, "Dưới sự quản lý và dạy dỗ của hoàng triều, mỗi một luyện đan sư xuất thân từ thư viện đều được nhận sự dạy bảo cực kỳ chu đáo chặt chẽ kỹ càng ngay từ nhỏ, có được nền tảng vững vàng."

"Dù chỉ là luyện đan sư cửu phẩm, kiến thức và kinh nghiệm luyện đan trong trí nhớ của hắn cũng mạnh hơn tán tu luyện đan sư bát phẩm thất phẩm!"

"Dù sao, tán tu luyện đan sư có thể ra mặt đều nhờ vào thiên phú!"

Chương 729: Luyện đan thật sự quá đơn giản!

"Từ nhỏ học sinh thư viện hoàng triều đã có được rất nhiều tọa sư dạy dỗ, chỉ cần chịu học, với sự bồi dưỡng của hoàng triều căn cơ vững vàng, cấp cao còn phải dựa vào thiên phú, luyện đan sư cấp thấp lại chỉ cần chăm chỉ là đủ rồi..."

"Rất hiển nhiên tình huống của Chu chân truyền càng thích hợp với luyện đan sư xuất thân hoàng triều hơn..."

Nghĩ đến đây, Phiền Đức Xương đột nhiên ngẩn ngơ.

Sao lúc này thủ pháp luyện đan của Chu Diệu Ly lại lập tức trở nên trôi chảy như thế?

Hắn ta lập tức tỉnh táo tinh thần!

Chỉ thấy bây giờ thủ pháp luyện đan của Chu Diệu Ly không chỉ trở nên vô cùng thành thạo, hơn nữa tốc độ luyện hóa dược liệu cũng rất nhanh, thậm chí toàn bộ quá trình luyện đan đều tràn đầy cảm giác tự nhiên mà thành, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Vừa trong thời gian một nén nhang, việc luyện đan đã kết thúc.

Toàn bộ quá trình, mặc dù có mấy lần đan dịch dao động dữ dội nhưng cũng không xảy ra việc nổ lô.

Chu Diệu Ly không quan tâm giải độc, lập tức thôi động cổ trùng dừng lại, tiến theo mở nắp lò.

Chỉ thấy mười lăm viên Bồi Nguyên Đan yên tĩnh nằm dưới đáy lò, đan hương nồng đậm xông vào mũi, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đều có.

Nàng đưa tay hút mấy viên Bồi Nguyên Đan đến trước mặt quan sát tỉ mỉ, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn.

Lúc này, tâm trạng Chu Diệu Ly rất tốt.

Nhìn những viên Bồi Nguyên Đan này còn thuận mắt hơn nhìn thấy đủ loại pháp bảo cao giai. Chỉ cảm thấy lò đan dược này của mình là đan dược xinh đẹp nhất khắp thiên hạ, không ai có thể sánh bằng!

Dù năm đó nàng kết thành Kim Đan nhị phẩm, cũng không vui vẻ như lúc này.

Trải qua nhiều lần thất bại như vậy, đây là lần thứ nhất nàng tự tay luyện chế ra thành đan!

Lúc này trong lòng Chu Diệu Ly đầy cảm giác thành tựu.

Đúng vậy, nàng căn bản không cần nhiều kỹ nghệ và kinh nghiệm luyện đan không có ý nghĩa như vậy, chỉ cần sử dụng độc đan lấy từ chỗ Bùi sư đệ, sau đó rập khuôn thủ pháp và quá trình của đối phương là có thể thành đan!

Luyện đan thật sự quá đơn giản!

Những tán tu kia không chỉ tu vi khí tức hỗn tạp, tâm đắc liên quan đến luyện đan cũng lung ta lung tung, chuyên kéo người ta đi trên con đường lệch lạc.

Sự chênh lệch giữa tông môn đỉnh phong và tán tu thật sự như trời với vực.

Xem ra sau này không thể tin tưởng bất kỳ trình độ tán tu gì!

Chu Diệu Ly âm thầm ghi nhớ bài học lần này, thầm nghĩ: "Đề phòng chuyện chẳng may, lại luyện thử mấy lô nữa."

"Nếu không có vấn đề, vậy có thể đi tham gia tuyển chọn."

Sau đó, Chu Diệu Ly dựa vào tác dụng của Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ lại luyện chế ra mười mấy lô đan dược.

Bồi Nguyên Đan, Thối Cốt Đan, Chủng Ngọc Đan, Trúc Cơ Đan... Luyện toàn bộ một lượt.

Mỗi một lô đều thành công, chỉ là phẩm chất đan dược cao thấp không đều.

Hơn nữa trong mười mấy lô đan dược này không ra một viên cực phẩm nào.

Chu Diệu Ly thấy thế, âm thầm lắc đầu.

Xem ra danh hiệu luyện đan sư ngũ phẩm của Bùi sư đệ vẫn có trình độ.

Nhưng tiêu chuẩn luyện đan sư thất phẩm lại không có vấn đề.

Nàng thu hồi rất nhiều đan dược, trầm giọng nói: "Có thể, bây giờ ta sẽ đi tham gia tuyển chọn!"

...

Trong động phủ, khắp nơi bừa bộn chưa dọn dẹp.

Cuối cùng Bùi Lăng đã rảnh rỗi, bắt đầu kiểm kê đan dược trước mặt, lại phát hiện thiếu một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan luyện chế trước đó?

Hắn nhíu mày tìm kiếm xung quanh một vòng, lại không thu hoạch được gì.

"Là vừa rồi bị động tĩnh lúc nổ lô làm hỏng, hay bị người ta lấy đi?" Bùi Lăng suy nghĩ.

Vừa rồi chỉ có hai người đến động phủ của hắn.

Thạch Vạn Lý sẽ không làm chuyện như vậy, huống chi hắn vừa đưa một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cho vị Lâu chủ Thiền Lâu này.

Ngược lại là Chu Diệu Ly...

Thật sự lẽ nào lại như vậy!

Mình vất vả gom góp dược liệu, vất vả luyện chế thành đan còn chưa kịp bán lấy tiền, Chu Diệu Ly đường đường là chân truyền Trọng Minh tông, một nhân vật từng tranh đấu với Lệ sư tỷ lại không nói đã lấy như vậy!

Hừ! Đến khi trở về nhất định phải nói chuyện này Lệ sư tỷ, xin Lệ sư tỷ đòi lại công bằng cho mình!

Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, lại nhận được truyền âm của Chu Diệu Ly: "Bùi sư đệ, bây giờ ta đến Bách Công nha tham gia tuyển chọn, có lẽ sau nửa canh giờ ngươi có thể bắt đầu luyện chế Bồi Nguyên Đan, trực tiếp luyện ba lô liên tục."

"..." Sắc mặt Bùi Lăng đen xì, vừa trộm đan dược của hắn đã thản nhiên như không có việc gì để hắn giúp đỡ qua vòng tuyển chọn?

Chu Diệu Ly này thật sự tưởng mình sợ nàng sao?

Chỉ là, cân nhắc đến tình cảnh trước mắt của mình, cùng sự chênh lệch thực lực của hai bên, hắn quyết đoán nhún nhường, ngắn gọn nói, "Đã biết."

Sau khi cắt đứt truyền âm, Bùi Lăng suy nghĩ trong lòng: "Trước tiên giúp Chu Diệu Ly thông qua tuyển chọn, tạm thời ổn định người này."

"Sau đó..."

"Không tham gia thi quận!"

"Phải nghĩ cách trốn xa!"

"Bây giờ mặc kệ là Lưu Lam hoàng triều hay Tư Hồng thị, dù chỉ là Chu Diệu Ly đều không thể trêu vào!"

"Còn không đi nữa có lẽ không còn kịp rồi!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cau mày, hiện tại vì ma tu làm loạn, hai vị tán tu luyện đan sư là Khang Thừa Chí và Tạ Sưởng liên tiếp bị hại, cho nên vốn quận thành đã đề phòng nghiêm ngặt, nay càng chặt chẽ hơn.

Chương 730: Lò luyện đan thất phẩm (1)

Theo như Thạch Vạn Lý đã nói, hiện tại quận thành không chỉ cho vào không cho ra, hơn nữa đội tuần tra còn gia tăng cường độ tuần tra, tùy thời tùy chỗ kiểm tra bất kỳ kẻ nào trong thành!

Cũng chỉ có khu vực động phủ của Bùi Lăng là chỗ ở luyện đan sư đến thi quận, đội tuần tra mới không dám tùy tiện làm phiền.

Ở nơi khác đã sớm ba bước một tốp năm bước một trạm, ngày đêm đều có tu sĩ đi qua đi lại!

Cho dù hắn có 【 Huyết Vô Diện 】 , chỉ sợ cũng rất khó ra khỏi thành.

Đúng rồi!

Khang Thừa Chí và Tạ Sưởng bị giết, không phải do Chu Diệu Ly làm ra chứ?

Điều này... Hình như chỉ có khả năng này!

Bùi Lăng sầm mặt lại, rất tốt, tất cả chuyện rắc rối đều tìm đến chỗ hắn rồi!

Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Bùi Lăng làm theo ước hẹn, bắt đầu dùng hệ thống uỷ thác: "Hệ thống, ta muốn luyện đan, một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Bồi Nguyên Đan 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một việc!

Không được!

Chu Diệu Ly đến Bách Công nha tham gia tuyển chọn, Bách Công nha lại cách động phủ của hắn không xa.

Một khi sử dụng hệ thống uỷ thác, chắc chắn hệ thống sẽ điều khiển hắn đến cướp đoạt lò luyện đan lục phẩm của Chu Diệu Ly!

Xảy ra chuyện gì vậy?!

Sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng như vậy?

Chờ chút!

Là tác dụng phụ của "Pháp"!

Bởi vì vừa nãy Chu Diệu Ly xâm nhập, hắn đã sử dụng 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , lần này sử dụng "Pháp" cũng giống với lần trước, lại phát động tác dụng phụ.

Hơn nữa, rõ ràng tác dụng phụ của "Pháp" lần này lớn hơn lần trước!

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng vô cùng lo lắng, tiếng của hệ thống tiếp tục vang lên trong đầu hắn: "Leng keng! Hệ thống bắt đầu luyện chế Bồi Nguyên Đan cho ngài..."

Ngay sau đó, hắn thấy mình bắt đầu lấy ra dược liệu, khai lò luyện đan như bình thường.

Thật bất ngờ, hiếm khi nào hệ thống đáng tin một lần!

Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, dựa theo sự hiểu biết của hắn với hệ thống, phạm vi kiểm tra của hệ thống bị hạn chế.

Nhưng Bách Công nha ở ngay bên cạnh, chắc chắn nằm trong phạm vi "tặng miễn phí" của hệ thống.

Hiện tại hệ thống không tặng lò luyện đan của Chu Diệu Ly cho hắn, chỉ có hai khả năng: Đầu tiên là Chu Diệu Ly tạm thời đổi một cái lò luyện đan không bằng mình; thứ hai là tu vi của hắn còn ở Trúc Cơ kỳ, không dùng đến lò luyện đan phẩm chất cao như lục phẩm, cho nên hệ thống không tặng.

Mặc kệ là khả năng nào, chờ lần này Chu Diệu Ly thông qua tuyển chọn, chắc chắn hắn sẽ biết rõ ràng!

Sau ba nén hương, Bùi Lăng luyện chế xong ba lô Bồi Nguyên Đan cực phẩm, vừa đúng lúc độc đan sử dụng trước đó phát tác, cắt ngang hệ thống uỷ thác.

Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thu dọn động phủ một chút, sau khoảng nửa canh giờ, hắn cầm lấy Truyền m Phù của Chu Diệu Ly thôi động.

Chẳng mấy chốc, bên trong Truyền m Phù lại vang lên giọng nói của Chu Diệu Ly: "Bùi sư đệ, lần này ngươi làm không tệ, ta đã thành công thông qua tuyển chọn."

Bùi Lăng không rảnh quan tâm lời khen ngợi của đối phương, nhanh chóng hỏi: "Chu sư tỷ, vừa rồi ngươi dùng lò luyện đan gì để luyện đan ở Bách Công nha? Có phải lò luyện đan lục phẩm lấy ra trong động phủ của ta vào trước đó không?"

"Đương nhiên là lò luyện đan lục phẩm kia!" Chu Diệu Ly lập tức nói.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức có thể xác định, hệ thống sẽ không tặng lò luyện đan lục phẩm.

Ít nhất với tu vi hiện tại của hắn, không cần lo lắng việc hệ thống sẽ khống chế hắn đi cướp lò luyện đan lục phẩm.

"Ta hiểu được." Bùi Lăng nói xong, trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện.

Sau đó hắn suy nghĩ, mặc dù mình đã quyết định từ bỏ thi quận nhanh chóng rời đi, nhưng với tình huống hiện tại ở Mi Dương thành, chỉ sợ khó mà rời đi trong thời gian ngắn.

Nếu trong thời gian này, Chu Diệu Ly lại muốn hắn luyện đan, vừa hay bên cạnh lại xuất hiện lò luyện đan thất phẩm thì làm sao bây giờ?

Đó là tai hoạ ngầm rất lớn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cau mày.

Trên thực tế, hắn nên sớm nghĩ đến vấn đề này khi mới tới quận thành!

Nhưng vì "Pháp" ảnh hưởng, lại vẫn bị hắn bỏ qua.

Nhân lúc bây giờ chú ý tới, hắn nhất định phải lập tức giải quyết vấn đề này!

Thế là, Bùi Lăng lấy ra Truyền m Phù của Thạch Vạn Lý, sau khi thôi động lập tức nói: "Thạch lâu chủ, ta muốn một lò luyện đan thất phẩm tốt một chút, có thể dùng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan để trao đổi!"

"Lò luyện đan thất phẩm?" Thạch Vạn Lý ngẩn người, chợt nói, "Không thành vấn đề!"

Trên thực tế, từ lúc hai người vừa đến Mi Dương thành, Thạch Vạn Lý đã chuẩn bị sẵn sẽ vơ vét lò luyện đan tốt hơn cho vị Vương Cao đại sư này.

Dù sao lò luyện đan trong tay vị đại sư này là tạm sử dụng ở Cừ thành.

Nhưng Vương đại sư vẫn không nhắc đến chuyện này, cân nhắc đến đối phương chọn thời điểm gần hết giờ để khai lò ở trong vòng tuyển chọn, rất có thể là khoe khoang luyện đan thuật vô cùng tinh diệu không quan tâm lò luyện đan bình thường.

Chương 731: Lò luyện đan thất phẩm (2)

Thạch Vạn Lý cũng không nhắc tới.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến nửa ngày trước mình thấy tình cảnh luyện đan thất bại trong động phủ, Thạch Vạn Lý âm thầm gật đầu: Đúng vậy, lấy thực lực luyện đan của Vương Cao đại sư, luyện chế đan dược bình thường căn bản không cần lò luyện đan tốt nhất.

Nhưng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan và phần tiếp theo của đại điển luận đan, bắt đầu từ thi quận, mỗi lần đề bài thi đấu sẽ càng ngày càng khó! Lò luyện đan và đan hỏa có phẩm chất quá kém sẽ ảnh hưởng đến thuật luyện đan của Vương đại sư!

Xem ra sau lần nổ lô này, Vương Cao đại sư đã nhận ra được.

Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Lý nói, "Đại sư yên tâm, trong mấy ngày này ta chắc chắn tìm ra lò luyện đan thất phẩm cho ngươi."

Nếu là lúc vừa tới quận thành thì hắn ta còn không dám đánh cược. Nhưng trải qua hai lần hội giao dịch đan sư, Vương Cao đại sư đã có danh tiếng rất lớn trong giới đan sư Mi Dương thành.

Hiện tại không ai dám từ chối việc dùng một lò luyện đan thất phẩm thượng hạng đổi lấy mối quan hệ với Vương Cao đại sư.

Thế nhưng, cùng là lò luyện đan thất phẩm cũng có tốt có xấu, tất nhiên hắn ta muốn chọn lựa thứ tốt nhất trong số đó cho Vương Cao đại sư!

...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Sau năm ngày, vòng tuyển chọn đại điển luận đan kết thúc.

Từ sáng sớm Thạch Vạn Lý đã đưa tới một lò luyện đan thất phẩm, toàn thân lò luyện đan này đều hiện ra màu xanh lá, thoạt nhìn trơn nhẵn không hoa văn, nhìn từ khoảng cách gần mới có thể thấy rõ trên đó điêu khắc hoa văn thụy thảo vân hạc, xung quanh khảm nạm vàng ròng bảo thạch, nắp lò xa hoa nhất chạm khắc đủ loại sư tử, lạc đà, uyên ương, bảo bình, thoạt nhìn may mắn cát tường, vô cùng quý giá.

Không đợi Bùi Lăng hỏi giá, Thạch Vạn Lý đã nói: "Vương đại sư, bây giờ lò luyện đan thất phẩm tốt nhất trong quận thành là một trong những phần thưởng thi quận, Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô do Trùng Trị đại sư chế tạo trong mấy năm gần đây."

"Tiếp theo là toà Kim Ngọc Sư Đà Uyên Ương Bảo Bình Lô này."

"Năm đó Đồ lão tham gia đại điển luận đan, lò luyện đan này là phần thưởng hạng nhất ở thi quận. Nó cũng do Trùng Trị đại sư chế tác, chỉ là Trùng Trị đại sư chế tạo từ trước kia. Mặc dù khi đó Trùng Trị đại sư đã thành danh, kỹ nghệ vẫn có sự chênh lệch với mấy năm gần đây."

"Năm đó, Đồ lão đã dùng lò luyện đan này, một đường qua năm ải chém sáu tướng, giết vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', đạt được cơ duyên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan."

"Vì vậy lò luyện đan này có ý nghĩa quan trọng với Đồ lão."

"Vì vậy, dù sau này Đồ lão có lò luyện đan tốt hơn không cần dùng đến nữa, nhưng cũng không chịu bán đi, thậm chí chưa từng ban thưởng cho đệ tử."

"Lần này nghe nói Vương đại sư cần dùng đến, mới đặc biệt đồng ý cho mượn, nói là có thể để Vương đại sư dùng đến khi kết thúc thi quận."

Nghe vậy, Bùi Lăng lại thấy hơi bất ngờ.

Hình như Đồ Hòa này rất coi trọng mình.

Vừa đưa đan phương giá rẻ, vừa chủ động thu mua Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, vừa cho mượn dùng lò luyện đan...

Hắn lập tức nói: "Ta xin ghi nhớ ý tốt của Đồ lão. Không biết ta nên tạ ơn lão nhân gia như thế nào?"

"Đồ lão không thiếu linh thạch, cũng không thiếu đan dược." Thạch Vạn Lý nói, "Ý hắn là để Vương đại sư mượn dùng lò luyện đan cũng không cần phải trả bất kỳ thù lao gì, chỉ hy vọng sau khi đại điển luận đan kết thúc, có thể ngồi xuống nói chuyện với đại sư một lần."

Ngồi xuống nói chuyện...

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức hơi mất tự nhiên.

Nghĩ cũng biết, chắc chắn Đồ Hòa muốn nghiên cứu thảo luận tâm đắc luyện đan với hắn... Nhưng cũng may lúc đại điển luận đan kết thúc, hắn đã sớm trốn xa vạn dặm không còn ở Lưu Lam hoàng triều, không cần lo lắng điều này!

Thế là, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Làm phiền Lâu chủ, kính xin chuyển lời của ta đến Đồ lão, đợi sau khi đại điển luận đan kết thúc, ta chắc chắn sẽ đến nhà bái phỏng, gặp mặt tạ ơn Đồ lão."

Thạch Vạn Lý không hề thấy ngạc nhiên với điều này, hắn ta thấy chắc chắn Vương Cao đại sư sẽ ở lại hoàng triều.

Đối mặt với ý tốt của một vị luyện đan sư tứ phẩm, còn là vị tiền bối rất có địa vị và tư lịch ở hoàng triều, không thể từ chối được.

Hắn ta lập tức đồng ý, lại dặn dò: "Vương đại sư, tiếp theo ngươi có chuyện gì chỉ cần phân phó tại hạ là được, không cần rời khỏi động phủ này thì đừng rời khỏi."

"Bây giờ trong thành đã đào sâu ba thước, tìm kiếm bóng dáng ma tu khắp nơi."

"Mặc dù thật sự đào ra một vài ma đầu, nhưng vẫn đang truy tra ma tu trong tứ đại Ma môn."

"Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thùy đường(1)."

(1) Có nghĩa là người có tài giỏi giàu có nên đề phòng đến những nơi nguy hiểm để gặp tai họa.

"Đại sư có kỹ nghệ thế nào, tiền đồ thế nào, không đáng mạo hiểm ngay trong lúc quan trọng thế này."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Ta sẽ để ý."

Lại như thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, nghe nói vài ngày trước đó quận thành đã cho vào không cho ra, không biết bây giờ lệnh cấm ra vào thành trì đã thay đổi chưa?"

"Đại sư yên tâm!" Thạch Vạn Lý nhanh chóng trả lời, ở trong thành đã xảy ra tình huống có hai vị luyện đan sư bị hại, vị Vương Cao đại sư này lại biết mình bị ma tu để mắt tới, chắc chắn lúc này sẽ rất quan tâm đến lệnh cấm trong thành và việc bắt giữ ma tu.

Chương 732: Bắt đầu thi quận

Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Lý cao giọng nói, "Lệnh cấm này không chỉ không thay đổi, ngược lại chấp hành càng nghiêm ngặt hơn!"

"Vì đề phòng ma tu lợi dụng sơ hở, bây giờ dù là phàm nhân cũng không được phép ra khỏi thành."

"Hơn nữa quận thành đã mở ra tất cả trận pháp, mặc kệ là truyền tống phù lục, thuật pháp, thần thông... Cho dù là yêu cầm phi hành theo bản năng, tiến vào trong vòng trăm dặm xung quanh quận thành đều bị phong cấm toàn bộ."

"Một khi chạm đến cấm chế trận pháp, trong thành sẽ nhận được tin tức, cao thủ quận thủ phủ sẽ đuổi tới hiện trường trong vòng mấy tức, bảo đảm ma tu không xuất hiện thì thôi, nếu xuất hiện tuyệt đối không có chỗ để trốn!"

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nói: "Như thế, chẳng phải rất bất tiện với tán tu bình thường, còn có phàm nhân sao?"

"Đúng là hơi bất tiện." Thạch Vạn Lý giải thích, "Nhưng vì thuận lợi tiến hành đại điển luận đan, cũng vì sự an toàn của các đan sư, đây đều đáng giá."

"Hơn nữa, trong lúc phong thành, hoàng triều cũng bồi thường thỏa đáng cho đám người trong thành."

"Cho nên bây giờ phần lớn tu sĩ và phàm nhân đều rất ủng hộ làm như vậy!"

"Thậm chí vì lệnh truy nã hoàng triều có treo thưởng rất nhiều, rất nhiều tu sĩ đang tự động tổ đội, tuần tra khắp nơi muốn tìm ra tung tích ma tu..."

"Đương nhiên, hoàng triều không đồng ý hành động này."

"Dù sao thực lực của ma tu trong tứ đại ma tông không thể coi thường."

"Dù đang ở hoàng triều không dám gây ra động tĩnh quá lớn, cuối cùng vẫn có nguy hiểm... Những ngày qua, quận thủ phủ cũng đang phái người khuyên nhủ."

Lại ngầm ám chỉ với Vương Cao đại sư, hoàng triều không phải Vạn Hủy hải, tu sĩ tầm thường nằm dưới sự quản lý không hề e ngại tứ đại Ma tông, thậm chí còn coi đối phương là phần thưởng di động, Thạch Vạn Lý nghiêm mặt nói, "Nói tóm lại, một ngày chưa diệt trừ ma tu, ngày đó quận thành vẫn không nới lỏng cảnh giác!"

Nghe đến đây, trong lòng Bùi Lăng vô cùng nặng nề.

Hiện tại trừ khi Chu Diệu Ly đền tội, nếu không hắn không thể rời khỏi thành!

Nhưng Chu Diệu Ly đã biết thân phận của hắn, một khi bại lộ, lấy tình nghĩa đồng môn Trọng Minh tông, chắc hẳn cũng không quên kéo hắn xuống nước.

Đến lúc đó, hắn cũng chết chắc!

Chờ đã, còn có một cách ra khỏi thành...

Đó là thông qua kiểm tra thi quận, đến lúc đó danh chính ngôn thuận đến đế đô tiến hành thi đình!

Trong lúc đại điển luận đan, dù trên dưới Lưu Lam hoàng triều đề phòng nghiêm ngặt đến mức nào, chung quy không thể không cho luyện đan sư tiếp tục tham gia đại điển.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thầm than thở trong lòng, lượn quanh nửa ngày, hắn lại quay về điểm xuất phát...

Hai người trò chuyện vài câu, Thạch Vạn Lý để lại lò luyện đan rồi cáo từ.

Trong động phủ chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, hắn đánh giá Kim Ngọc Sư Đà Uyên Ương Bảo Bình Lô trước mặt, đang muốn uỷ thác một lò thử hiệu quả lò luyện đan mới một chút, Truyền m Phù lại có động tĩnh.

Hắn lấy ra xem xét lại là Chu Diệu Ly, sau khi thôi động, giọng nói của Chu Diệu Ly lập tức truyền đến: "Thi phủ đã bắt đầu, đề mục là luyện chế Trú Nhan Đan."

"Yêu cầu trong mười lô có ít nhất một viên đan thành thượng phẩm."

"Có vấn đề gì không?"

Sắc mặt Bùi Lăng âm trầm, nhưng bị chèn ép bởi thực lực chỉ có thể thản nhiên nói: "Không có vấn đề."

Chu Diệu Ly rất hài lòng: "Tốt! Vậy ta lập tức đi tham gia thi phủ. Vẫn giống lần trước, sau nửa canh giờ bắt đầu luyện chế Trú Nhan Đan."

"Liên tục luyện mười lô."

Sau khi nói xong, dứt khoát chặt đứt trò chuyện.

Sau nửa canh giờ, Bùi Lăng uỷ thác luyện đan theo ước định.

Chẳng mấy chốc, đã hoàn thành luyện chế mười lô Trú Nhan Đan, quá trình rất thuận lợi không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì.

Hơn nữa so sánh lò luyện đan mới với lò luyện đan trước đó, thật sự càng thuận tay hơn.

Thậm chí chân nguyên cần để luyện chế cũng giảm bớt một đoạn nhỏ.

Sau khi giúp Chu Diệu Ly gian lận qua cửa, Bùi Lăng bắt đầu tu luyện.

Sau thi phủ là thi quận, hiện tại muốn rời khỏi quận thành chỉ có thể thông qua con đường thi quận này...

Thời gian mười ngày chớp mắt là qua.

Trong động phủ, phòng tu luyện.

Linh lực hội tụ như nước thủy triều ở trong tụ linh trận, khí tức nóng bỏng phun trào, thật lâu sau tất cả khí tức và linh lực đều bị Bùi Lăng thôn phệ sạch sẽ.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng màu xanh thẳm trong đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, dường như khí tức quanh người lại có chỗ tăng lên.

Dường như hạt giống sắp nảy mầm ngo ngoe muốn động, cuối cùng vẫn thiếu chút gì đó, sau khi bành trướng một lát lại quay về bình tĩnh.

Ngay lúc Bùi Lăng dự định tiếp tục uỷ thác tu luyện, văn thư bằng ngọc trong túi trữ vật lại truyền đến một luồng dao động kỳ dị.

Hắn lấy văn thư ra, chỉ thấy phía trên ngọc thạch lập tức hiện ra một đám vân triện phóng khoáng: Thi quận bắt đầu, phải đến Bách Công nha quận thành kiểm tra trong vòng ba ngày, quá thời hạn không đợi.

Ngay sau đó, Truyền m Phù của Chu Diệu Ly lại sáng lên.

Bùi Lăng lấy ra Truyền m Phù thôi động, giọng nói của Chu Diệu Ly truyền ra: "Thi quận đã bắt đầu, có thể đến kiểm tra trong vòng ba ngày. Ngươi và ta quyết không thể đi cùng trận, nếu không thủ pháp luyện đan của chúng ta giống nhau như đúc, hơn nữa đồng thời bắt đầu, đồng thời kết thúc, chắc chắn sẽ bị giám khảo phát hiện."

Chương 733: Sờ xương, nghiệm hồn (1)

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nói: "Hiện tại còn không biết đề kiểm tra là gì, cho nên ta đi tham gia trước, chờ sau khi thông qua ngươi lại đi."

Chu Diệu Ly nói ngắn gọn: "Được."

Còn chưa nói hết câu, Truyền m Phù đã ảm đạm.

Bùi Lăng lập tức đứng dậy thu dọn một chút chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lập tức nghĩ đến trước mắt mình là tán tu bị ma đạo để mắt tới, nếu việc ra vào không đủ cảnh giác, biết đâu sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Vì lý do cẩn thận, hắn lập tức lấy ra Truyền m Phù của Thạch Vạn Lý, sau khi thôi động nói thẳng: "Thạch lâu chủ, ta muốn đi tham gia thi quận, không biết có thể tới hộ tống ta một đoạn đường không?"

"Vương đại sư chờ một lát, tại hạ đến ngay!" Thạch Vạn Lý không hề do dự, lập tức đồng ý.

Không lâu sau, hắn ta đã chạy tới cổng động phủ của Bùi Lăng, chờ xác nhận thân phận của hắn ta, Bùi Lăng mới đi ra từ trong động phủ.

Thạch Vạn Lý vừa cùng Bùi Lăng đến Bách Công nha quận thành, vừa an ủi: "Vương đại sư, lần này tham gia thi quận xong có thể lập tức tiến về đế đô, đến lúc đó không cần lo lắng vấn đề ma tu nữa."

Bùi Lăng từ chối cho ý kiến nói: "Thạch lâu chủ, lần này làm phiền ngươi."

"Đại sư nói quá lời." Thạch Vạn Lý vội vàng nói, "Đây là việc thuộc bổn phận của tại hạ."

Bách Công nha quận thành cách quận thủ phủ không xa, động phủ ngay bên cạnh quận thủ phủ, với tốc độ của hai người không cần cố gắng tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Trải qua hai vòng sàng lọc là tuyển chọn và thi phủ, số luyện đan sư có thể tiến vào thi quận đã ít đi rất nhiều.

Nhưng trong lúc thi quận vẫn chỉ cho phép đan sư có được chứng nhận tiến vào Bách Công nha.

Thế là, giống như trước đó, Thạch Vạn Lý chờ ở bên ngoài, sau khi Bùi Lăng đưa ra văn thư đã một mình đi vào bên trong.

Lần trước Bùi Lăng đến để báo danh, Bách Công nha quận thành đã năm bước một tốp mười bước một trạm canh gác, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt.

Bây giờ bắt đầu thi quận, ngước mắt nhìn ra xa các trạm gác ban đầu đã biến mất không thấy bóng dáng.

Nhưng đây cũng không phải là Bách Công nha buông lỏng cảnh giác, từ lúc Bùi Lăng bước vào cánh cửa cho đến khi đi qua cửa thuỳ hoa thứ nhất, ít nhất đã cảm giác được mấy chục đạo thần niệm đảo qua cả người mình!

Hiện tại thủ vệ không giảm ngược lại còn tăng, hơn nữa thực lực càng mạnh hơn thị vệ trước đó!

Bên cạnh cửa thuỳ hoa, có nô bộc áo xanh do Bách Công nha sắp xếp chịu trách nhiệm dẫn đường cho đan sư.

Chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã được đưa vào một căn sương phòng.

Sương phòng bày biện vô cùng đơn giản, hai tên tu sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đối diện, nam trái nữ phải, thoạt nhìn đều đã lớn tuổi, khí tức nặng nề như vực sâu như biển cả.

Vốn bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ Bùi Lăng đi tới mới chầm chậm mở mắt ra.

Nữ tu kia chỉ bồ đoàn trước mặt: "Ngồi xuống."

Bùi Lăng không hiểu ý nhưng vẫn nghe lời vẩy áo bào ngồi xếp bằng xuống.

Vừa ngồi vững vàng, nữ tu kia đã vươn tay ấn vào bả vai hắn.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng chỉ cảm thấy gân xốp giòn xương mềm nhũn như bị đóng đinh lại, ngay cả chớp mắt cũng không thể làm được!

Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, hai tay của tên nữ tu lớn tuổi này nhanh chóng di chuyển, thuận theo hai vai hắn, bắt đầu cẩn thận sờ xương, sờ mãi đến mắt cá chân hắn.

Thậm chí không yên lòng sờ soạng lại từ đầu một lần, lúc này mới khẽ gật đầu, nhìn về phía nam tu bên cạnh.

Nam tu kia lấy ra một hạt châu đen nhánh, trên đó có từng vòng hoa văn hư ảo xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn tĩnh mịch lạnh lùng như là con ngươi của một loại yêu thú nào đó.

Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng vừa xảy ra chuyện gì, ánh mắt đã bị hạt châu này hấp dẫn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một cái, đầu choáng mắt hoa, con ngươi lập tức giãn to, hắn vô thức muốn nhắm mắt lại nhưng ánh mắt như bị dính chặt, làm thế nào cũng không thể di chuyển một chút.

Loại cảm giác khác thường này chỉ kéo dài một lúc ngắn ngủi, nam tu nhanh chóng thu hồi hạt châu, bình tĩnh nói: "Hồn phách cũng không có vấn đề."

"Vương Cao đúng không." Nữ tu kia gật đầu một cái, nói với Bùi Lăng, "Thân phận của ngươi không có vấn đề, có thể đi vào tham gia thi quận."

Hóa ra đây là kiểm tra trước khi thi quận?

Bùi Lăng thở dốc mấy cái, nhịn xuống sự xúc động muốn đưa tay sờ 【 Huyết Vô Diện 】 , nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Sau khi ra ngoài, chỉ thấy nô bộc áo xanh vừa dẫn đường vẫn chờ bên ngoài, dẫn hắn đi xuyên đình qua viện, cuối cùng tiến vào một sảnh rộng.

Trong sảnh rộng này bày biện rất nhiều bàn trà bánh, chính giữa đặt một cái đỉnh hình vuông bốn chân có hình con Li cuộn tròn khảm bảo thạch, khói xanh lượn lờ tỏa ra khắp nơi, hương khí trợ giúp bình tâm tĩnh khí tràn ngập trong phòng.

Sau khi Bùi Lăng đi vào bên trong, ánh mắt liếc qua lại nhận ra rất nhiều người quen, đều là luyện đan sư từng giao dịch với hắn trên hội giao dịch đan sư.

"Vương đạo hữu!" Những người này thấy Bùi Lăng lần lượt đi lên chào hỏi, "Đã lâu không gặp! Không biết gần đây đạo hữu có khỏe không?"

"Đạo hữu gặp việc gì, lại không kịp tham gia hội giao dịch lần trước?"

Chương 734: Sờ xương, nghiệm hồn (2)

"Đúng vậy, Tôn mỗ chuẩn bị mấy phần đan phương, đáng tiếc lần đó đạo hữu lại không đến, thật sự khiến Tôn mỗ vô cùng nóng lòng!"

"Được rồi, cũng không xem bây giờ đang ở chỗ nào vào lúc nào, chuyện giao dịch để nói sau, đừng làm phiến Vương đạo hữu, tránh việc chút nữa lên sân lại ảnh hưởng đến sự phát huy."

"Ôi, lúc này ngươi và ta cần tập trung bình tĩnh thì cũng thôi, một thiếu niên anh tài như Vương đạo hữu, sao có thể giống ngươi và ta?"

Thấy phần lớn luyện đan sư trong sảnh đều bước tới hỏi thăm, Bùi Lăng đành phải chắp tay với đám người, giải thích: "Gần đây tại hạ vẫn bế quan luyện đan, nếu không phải có văn thư bằng chứng nhắc nhở, chỉ sợ còn quên cả thi quận, kính xin chư vị thông cảm nhiều hơn."

"Không sao." Rất nhiều luyện đan sư vội vàng nói, "Đây là chuyện thường, không dối gạt Vương đạo hữu, hôm nay ta cũng cảm ứng được động tĩnh của văn thư mới nhớ tới thi quận..."

"Không sai, đám đan sư chúng ta đắm chìm trong đan đạo, mất ăn mất ngủ đều là chuyện thường ngày."

"Chắc hẳn Vương đạo hữu lại có tinh tiến trên đan đạo..."

"Tại hạ cầu chúc Vương đạo hữu thắng ngay từ trận đầu, thuận lợi vượt qua thi quận, sớm đến đế đô!"

Trong sảnh rộng, Bùi Lăng thân thiện trò chuyện với mọi người, lúc này ở trong thư phòng phía sau Bách Công nha, Đồ Hòa thay sang bộ áo bào luyện đan sư tứ phẩm, sợi tóc và sợi râu đều được chải chuốt tỉ mỉ, có vẻ vô cùng uy nghiêm.

Hiện tại, hắn ta ngồi ngay ngắn sau án thư, đang lật xem một phần danh sách trước mặt.

Phía trên ghi lại toàn bộ tên tuổi, lai lịch, tu vi, đủ loại biểu hiện trong lúc kiểm tra của những luyện đan sư thông qua thi phủ ở Mi Dương quận.

Mặc dù trải qua hai lần sàng lọc, số lượng luyện đan sư có thể lấy được tư cách thi quận của mỗi tòa thành trì không nhiều, nhưng cộng lại toàn bộ thì số người cũng rất khổng lồ.

Vì đề phòng hành động mạo danh thay thế hoặc là người khác lợi dụng sơ hở, những luyện đan sư này còn phải tiến hành một lần kiểm tra thân phận trước khi bắt đầu thi quận.

Mặc dù chuyện này có tu sĩ chuyên phụ trách, nhưng là quan chủ khảo của Mi Dương quận, Đồ Hòa vẫn theo thói quen tự xem qua một lần, ghi lại tình huống cụ thể của mỗi vị luyện đan sư, sẽ tập trung quan sát trong quá trình kiểm tra.

Ngay lúc hắn ta đang đọc, một thuộc hạ vội vàng đi vào.

Đồ Hòa ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

"Đồ lão." Thuộc hạ chắp tay đáp, "Vương Cao đã tới tham gia thi quận "

Đồ Hòa lập tức ngồi thẳng người, số lượng luyện đan sư tham gia lần thi quận này không ít! Nhưng theo hắn ta biết, cho đến tận nay trong toàn bộ đan sư trúng tuyển ở Mi Dương quận, người có thuật luyện đan cao minh nhất là Vương Cao!

Chỉ có điều, trước đó Đồ Hòa nghi ngờ người này sử dụng trú nhan chi thuật gì đó, khiến khuôn mặt vẫn giữ được sinh cơ lúc thiếu niên, chỉ sợ số tuổi thực tế không kém hắn ta là bao.

Vì vậy, trước khi bắt đầu thi quận, Đồ Hòa đã phân phó nhất định phải kiểm tra cốt linh của đối phương thật nghiêm ngặt!

Nhưng sau khi phát hiện đối phương chỉ tốn thời gian mười ngày đã luyện chế ra Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, hắn ta hơi đắn đo khó quyết định.

Rốt cuộc đối phương ngụy trang số tuổi, hay hoàng triều vẫn tràn đầy khí vận, có một tuyệt thế kỳ tài đan đạo từ trên trời rơi xuống?

Cho dù là luyện đan sư tứ phẩm, trong tình huống chưa từng tiếp xúc với Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, cũng không thể thành đan trong thời gian ngắn như vậy, chứ đừng nói đến là đan thành thượng phẩm!

Nếu là đan phương khác, còn có thể tồn tại tình huống đối phương đã từng tự luyện tập trước đó.

Nhưng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thì tuyệt đối không thể nào!

Đây là phần thưởng từ "Tiểu Tự Tại Thiên", đừng nói một tán tu tới từ ngoại cảnh như Vương Cao, dù toàn bộ Lưu Lam hoàng triều, ngoại trừ Đồ Hòa không còn bất kỳ đan sư nào nắm giữ nữa.

Vương Cao chỉ tốn thời gian mười ngày đã đan thành thượng phẩm, rất hiển nhiên tốc độ hắn nắm giữ đan phương xa lạ đã đến mức mà Đồ Hòa không thể tưởng tượng nổi!

Sự cách biệt như vậy căn bản không phải tuổi tác có thể giải quyết.

Chỉ có thể là thiên phú!

Nói tóm lại, hiện tại thuộc hạ đến đây bẩm báo, chắc là có kết quả!

Nghĩ đến đây, Đồ Hòa lập tức đặt việc trong tay xuống, lấy lại bình tĩnh, mới hỏi: "Như thế nào?"

"Hồi Đồ lão." Thuộc hạ khoanh tay nói, "Mấy vị đại nhân nhất trí nhận định, cốt linh của Vương Cao kia không có vấn đề, hắn vừa tròn hai mươi."

Cái gì?!

Chỉ có hai mươi?!

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng Đồ Hòa vẫn giật mình!

Mới hai mươi tuổi đã có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm?

Thuộc hạ còn nói thêm: "Ngoài ra, vì đề phòng hắn bị tu sĩ cấp cao cướp đoạt nhục thân tuổi trẻ, lúc nãy trên đường đi tới đây, mấy vị đại nhân còn âm thầm lấy pháp bảo kiểm tra độ phù hợp thần hồn và nhục thân của hắn, phát hiện phù hợp hoàn mỹ. Cho nên, cũng đã loại trừ khả năng bị đoạt xác."

Cốt linh, hồn phách đều không có vấn đề.

Rất hiển nhiên Vương Cao này là một tuyệt thế thiên tài trên đan đạo!

Lúc Đồ Hòa còn trẻ cũng từng tham gia đại điển luận đan, đặc biệt sau khi đi vào "Tiểu Tự Tại Thiên" được chứng kiến những thiên tài đan đạo chân chính kia, trình độ kinh tài tuyệt diễm của bọn họ đã một lần để hắn ta mở rộng tầm mắt.

Chương 735: Đề thi quân

Nhưng so với Vương Cao lại đều ảm đạm phai mờ.

Có lẽ chỉ có đan tổ đã từng để lại "Tiểu Tự Tại Thiên" mới có được thiên phú luyện đan kinh thế hãi tục như thế!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cảm xúc của Đồ Hòa ngổn ngang nhưng hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn đồng lậu ở góc phòng, trầm giọng nói: "Đã đến giờ, có thể bắt đầu thi quận."

...

Trong sảnh rộng, sau khi trò chuyện xong.

Rất nhiều đan sư đến bắt chuyện với Bùi Lăng đã lần lượt ngồi xuống.

Bùi Lăng cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đang muốn yên tĩnh một chút nhưng bên tai lại không ngừng vang lên truyền âm của những luyện đan sư khác: "Vương đạo hữu, không biết ngươi có bán viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan kia với giá một ngàn linh thạch trung phẩm hay không?"

"Đạo hữu, chỗ ta có một phần cơ duyên Chân Đan tứ phẩm, bằng lòng lấy ra trao đổi Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thì như thế nào?"

"Đạo hữu còn cần đan phương không? Năm phần đan phương Kết Đan kỳ đổi đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan..."

Nghe những truyền âm này, Bùi Lăng nhướn mày, lúc hắn tham gia hội giao dịch đan sư lần thứ hai đã từng lấy ra hai viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Trong đó một viên bán cho Đồ Hòa ngay trước mặt mọi người, một viên khác vẫn chưa giao dịch.

Bởi vậy, bây giờ những luyện đan sư biết hắn đều ra giá với viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan còn chưa giao dịch kia.

Đương nhiên, nếu những người này có thể lấy ra đủ tài nguyên để trao đổi, Bùi Lăng cũng rất vui vẻ.

Dù sao có hệ thống uỷ thác, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cũng không phải cực kỳ quý giá với hắn.

Chỉ là những luyện đan sư này ra giá thật sự quá thấp!

Vì vậy sau khi nghe hết một lượt, hắn không để ý đến một người nào.

Ngay lúc này, mấy tu sĩ mặc áo bào quan viên Lưu Lam hoàng triều đi đến chủ vị phía trên cùng sảnh rộng, người cầm đầu giơ tay cầm kim chùy bên cạnh, nhẹ nhàng đập vào một cái ngọc khánh.

Tiếng khánh réo rắt lập tức truyền khắp toàn bộ sảnh rộng, tiếng khánh này như mang theo một loại lực lượng kỳ lạ, khiến cho đám người vốn đang ồn ào đều trở nên yên tĩnh.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên tỉnh táo cứ như vừa quét sạch bụi bặm gì đó.

Chỉ nghe quan viên cầm đầu kia cao giọng nói: "Hạ quan Đậu Trang là Bách Công lệnh Bách Công nha quận thành."

"Hôm nay được đón tiếp chư vị đan sư đến đây tham gia thi quận, trên dưới Mi Dương quận thật sự vinh hạnh!"

"Để tránh chậm trễ canh giờ, ta chỉ nói ngắn gọn."

"Bắt đầu từ phần thi quận một người một phòng, kiểm tra riêng biệt."

"Bởi vì giám khảo có hạn, nên ba mươi luyện đan sư một lần."

"Sau khi kiểm tra kết thúc, mời chư vị ở lại quận thành chờ năm ngày."

"Trong vòng năm ngày sẽ có xếp hạng, người thông qua có thể đến Bách Công nha nhận ban thưởng thi quận."

"Đồng thời, Truyền Tống Trận cũng được mở ra cho chư vị đan sư, đưa chư vị đến đế đô."

"Tiếp theo hạ quan sẽ nói lại về ban thưởng thi quận."

"Hạng nhất bản quận ban thưởng một lò luyện đan thất phẩm do Trùng Trị đại sư tự tay luyện chế, lựa chọn một loại thuật pháp, thần thông trong bí khố hoàng triều, ngoài ra còn có rất nhiều đan phương, dược liệu, thiên tài địa bảo và linh thạch."

"Hạng hai đến hạng năm bản quận, thưởng một môn thuật pháp bí khố hoàng triều, ba phần đan phương, linh thạch và một số dược liệu, số lượng thiên tài địa bảo nhất định."

"Hạng sáu đến hạng mười thưởng một môn thuật pháp bình thường của hoàng triều, một phần đan phương, linh thạch và một số dược liệu."

"Từ hạng mười trở lên, thưởng linh thạch và một số dược liệu."

Sau khi nghe xong, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Năm ngày, chỉ cần năm ngày đã có thể lấy ban thưởng truyền tống đế đô, sau đó sẽ trốn xa ngàn dặm!

Nghĩ vậy, tâm trạng của hắn rất tốt.

Đúng vào lúc này, lại là một tiếng khánh vang lên.

Sau đó đã nghe Đậu Trang nói: "Mời ba mươi vị đan sư ngồi ở phía trước vào trận."

Thế là ba mươi tên luyện đan sư ngồi hàng trước trong sảnh rộng lập tức đứng dậy, đi vào trong cửa nhỏ theo sự chỉ dẫn của Đậu Trang.

Thấy trận đầu còn chưa tới lượt mình, Bùi Lăng lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Vào lúc này, có lẽ vì thi quận đã bắt đầu, phần lớn luyện đan sư đều khá căng thẳng, ngược lại không còn ai truyền âm cho hắn nữa.

Sau hai canh giờ, Đậu Trang lại cầm lấy kim chùy gõ vào ngọc khánh, nói: "Mời nhóm luyện đan sư thứ hai vào bên trong."

Bùi Lăng đứng dậy nối đuôi nhau đi vào trong cửa nhỏ cùng hai mươi chín tên luyện đan sư khác.

Sau khi đi vào cửa nhỏ lại là một hành lang thật dài, hai bên đều là hồ cá, lá sen dày đặc trên mặt hồ, sau khi đi xuyên qua hồ cá là một loạt căn phòng.

Trên cửa mỗi một căn phòng đều treo một số hiệu.

Có mấy tên nô bộc áo xanh đứng trông bên ngoài căn phòng, thấy bọn họ đã tới, lấy ra một chồng thẻ số bắt đầu phát: "Tất cả luyện đan sư vào trong căn phòng tương ứng với thẻ số, không được thay đổi, không được châu đầu ghé tai... Nhanh chóng vào cửa, kiểm tra lập tức bắt đầu."

Các luyện đan sư nhanh chóng được sắp xếp đến từng căn phòng, Bùi Lăng nhìn thẻ số trong tay một chút, cũng nhanh chóng mở cánh cửa tương ứng đi vào.

Vừa đi vào đã thấy quan chủ khảo ngồi bên trong là Đồ Hòa.

Chương 736: Chu Diệu Ly xuất hiện (1)

Đồ Hòa thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi là luyện đan sư ngũ phẩm, trong Bách Công nha chỉ có lão phu có tư cách làm giám khảo của ngươi."

Bùi Lăng cung kính nói: "Làm phiền Đồ lão."

Hắn có ấn tượng không tệ với vị Đồ lão này.

Dù sao đối phương đã cho hắn rất nhiều lợi ích.

Đồ Hòa ra hiệu hắn quay đầu nhìn về phía bàn dài dựa vào tường ở sau lưng, phía trên trưng bày mấy trăm loại dược liệu, ở giữa là một cái ngọc giản.

"Trong ngọc giản là đề thi quận lần này." Đồ Hòa chậm rãi nói, "Ngươi có tất cả mười cơ hội khai lò. Mỗi một lô đều phải có ít nhất một viên đan dược thượng phẩm."

"Phải hoàn thành trong hai canh giờ."

Bùi Lăng gật đầu nói: "Được."

Trong lòng hắn vững vàng, hệ thống không phát ra tiếng nhắc nhở, điều này có nghĩa hệ thống đã thu nhận sử dụng đan phương trong ngọc giản.

Chỉ cần là đan phương hệ thống từng thu nhận sử dụng, trong khoảng thời gian này hắn đã luyện chế toàn bộ, đã hiểu rõ ràng với thời gian cần thiết để luyện chế, không cần lo lắng xảy ra chuyện không may!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đi qua cầm ngọc giản lên nhìn kỹ.

Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện, trong ngọc giản ghi lại mười đan phương khác biệt, những đan phương này đều là mấy thứ mà hắn mua được trong hội giao dịch đan sư hai lần trước!

Căn cứ yêu cầu của Đồ Hòa, mỗi lô phải luyện ra ít nhất một viên thượng phẩm, nói cách khác mỗi loại đan dược chỉ có một cơ hội khai lò, còn phải ra ít nhất một viên thượng phẩm!

Cái này thật sự quá đơn giản.

Thế là, sau khi Bùi Lăng xem hết ngọc giản, lập tức lấy ra Kim Ngọc Sư Đà Uyên Ương Bảo Bình Lô mà Đồ Hòa cho hắn mượn tạm, sau đó giải trừ một viên độc đan phong ấn trong cơ thể, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Thanh Hồn Đan 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng nhanh chóng nhóm lửa Hàn Tủy Hỏa, khai lò luyện đan...

Thấy thế, vẻ mặt Đồ Hòa lập tức nghiêm túc.

Lần này kiểm tra thi quận, mặc dù đan dược cần luyện chế không phải loại đặc biệt gì, nhưng muốn luyện chế mười loại đan dược khác biệt trong hai canh giờ, hơn nữa mỗi lô nhất định phải có một viên đan dược thượng phẩm... Nếu năng lực luyện đan không đủ vững chắc, dù là luyện đan sư thất phẩm cũng không thể vượt qua ải này!

"Chỉ có hai canh giờ, luyện đan sư có thực lực chênh lệch, có lẽ không kịp luyện chế ra mười loại đan dược."

"Thật ra, muốn luyện cũng có thể miễn cưỡng luyện ra. Nhưng muốn đảm bảo mỗi một lô đều ra đan dược thượng phẩm, còn phải xem sự phát huy lúc này, cùng sự tích lũy trước đó."

"Mặc dù quy tắc kiểm tra luyện đan sư thất phẩm là có thể ổn định luyện chế ra đan dược thượng phẩm, nhưng đó là luyện chế cùng một loại đan dược."

"Trong thời gian ngắn luyện chế mười loại đan dược khác biệt, độ khó hoàn toàn khác!"

"Nhưng Vương Cao này là luyện đan sư ngũ phẩm, chắc hẳn không có vấn đề gì."

Nghĩ vậy, Đồ Hòa chỉ thấy Vương Cao đã bắt đầu xử lý dược liệu bỏ vào trong lô, dù là thủ pháp luyện đan hay sự khống chế với đan hỏa đều dứt khoát lưu loát, không thể bắt bẻ.

Chỉ nhìn một cái, Đồ Hòa lập tức có thể xác định, thủ pháp luyện đan của tiểu tử này không hề thua mình!

Thậm chí, một vài chi tiết còn xử lý chuẩn xác, trôi chảy hơn!

Đề kiểm tra thi quận lần này không hề khó khăn với đối phương!

Chẳng mấy chốc suy nghĩ của Đồ Hòa đã được chứng minh.

Bùi Lăng luyện chế xong lò đan dược thứ nhất, chỉ tốn khoảng một nén nhang.

Sau khi mở nắp lò, hai mươi viên Thanh Hồn Đan yên tĩnh nằm ở đáy lò, từng viên cực phẩm!

Dù Đồ Hòa tự nhận không đánh giá thấp Vương Cao, nhưng cũng không nhịn được giật mình, tốc độ luyện đan của Vương Cao này nhanh như vậy, lại còn có thể bảo đảm đan thành cực phẩm?!

Ngay sau đó, hắn ta lại thấy Vương Cao bắt đầu luyện chế lò thứ hai...

Chưa đến một canh giờ, Bùi Lăng đã luyện xong mười lô đan dược, mỗi một lô đều là cực phẩm!

Đồ Hòa vuốt ve chén trà trong tay, mãi chưa tỉnh táo lại.

Hắn ta đã sớm đoán được, chắc chắn Vương Cao có thể thuận lợi thông qua thi quận, nhưng cũng không ngờ cách thông qua của đối phương lại kinh người như thế!

Dù là Đồ Hòa hiện tại, luyện chế mười lô đan dược khác biệt trong hai canh giờ, mặc dù cũng có thể đảm bảo mỗi một lô đều ra đan dược cực phẩm, nhưng cũng không thể mỗi một lô đều là cực phẩm giống Vương Cao! Mười lô, từng lô đều như thế!

Sau khi ngạc nhiên một lúc lâu, Đồ Hòa mới tỉnh táo lại, hắn ta sợ hãi nhìn về phía Vương Cao, tiếp theo nghiêm nghị nói: "Vương Cao thông qua thi quận."

Sau đó ra hiệu Bùi Lăng đưa văn thư bằng ngọc cho mình, bấm ngón tay đánh vào mấy đạo pháp quyết, lại cầm bút son bên cạnh ký tên của mình.

Tiếp theo dặn dò, "Ngươi đã có tư cách đến đế đô, về phần thứ tự cụ thể còn phải chờ năm ngày nữa. Đến lúc đó nhớ đến Bách Công nha nhận phần thưởng."

Trên thực tế, Đồ Hòa đã biết hạng nhất thi quận ở Mi Dương quận lần này, chắc chắn sẽ là Vương Cao!

Chương 737: Chu Diệu Ly xuất hiện (2)

Nhưng đại điển luận đan hoàng triều có quy củ, trước khi tất cả mọi người kiểm tra xong, hắn ta không thể nói ra lời này.

Thấy Đồ Hòa ra hiệu mình có thể rời đi, Bùi Lăng vội hỏi: "Đồ lão, mấy ngày nay ta còn muốn tiếp tục luyện đan, không biết có thể mượn lò luyện đan thêm mấy ngày không?"

Đồ Hòa nhìn hắn nhẹ gật đầu.

Với luyện đan thuật của Vương Cao này, hắn ta căn bản không cần lo lắng vì đối phương thao tác lò luyện đan không thích đáng, dẫn đến việc liên tục bị nổ lô, đến mức xuất hiện dấu vết hư hỏng.

Cũng không lo lắng đối phương có mượn không trả, dù sao năm ngày sau lò luyện đan thất phẩm tốt hơn trong khố phòng quận sẽ là của đối phương...

Ngay sau đó, Đồ Hòa phân phó nô bộc áo xanh ngoài cửa đi vào, dẫn Bùi Lăng rời đi.

Sau một lát, Bùi Lăng rời khỏi Bách Công nha, Thạch Vạn Lý canh giữ bên ngoài lập tức tiến lên đón: "Vương đại sư, tất cả thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi." Bùi Lăng gật đầu, "Giám khảo của ta lại là Đồ lão, hắn nói ta đã thông qua thi quận. Tiếp theo, chỉ cần chờ năm ngày sau có xếp hạng."

"Chúc mừng đại sư!" Thạch Vạn Lý vừa cười vừa nói, "Với luyện đan thuật của đại sư, chắc chắn có thể đoạt giải nhất!"

Hai người trao đổi vài câu, Thạch Vạn Lý đã hộ tống Bùi Lăng trở lại động phủ.

Sau khi vào cửa, Bùi Lăng nhanh chóng nhận được truyền âm của Chu Diệu Ly: "Ngươi thông qua thi quận chưa?"

"Thông qua." Bùi Lăng ngắn gọn nói, "Đề kiểm tra lần này là..."

"Ta đã biết đề kiểm tra." Chu Diệu Ly cắt ngang lời nói của hắn, rất dứt khoát hỏi, "Hiện tại ta cần biết giám khảo của ngươi là ai? Mặc dù bây giờ chúng ta không cùng xuất hiện, nhưng nếu gặp cùng một vị giám khảo, vậy cũng rất rắc rối."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng giật mình.

Hắn vừa thông qua thi quận, Chu Diệu Ly đã lập tức truyền âm cho hắn, hơn nữa còn biết đề thi quận?

Tốc độ đối phương nhận được tin tức cũng quá nhanh!

Là trong số những luyện đan sư đang gia thi quận có người của đối phương, hay là trong Bách Công nha có người của đối phương?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng trầm giọng nói: "Giám khảo của ta là Đồ Hòa đại sư."

"Đồ Hòa?" Giọng Chu Diệu Ly lập tức thoải mái hơn nhiều, "Vậy rất tốt!"

Đồ Hòa này là quan chủ khảo, sẽ không dễ dàng xuất hiện.

Nàng không cần lo lắng Đồ Hòa sẽ để mắt tới mình!

Đương nhiên, để đề phòng xảy ra chuyện chẳng may gì đó, trong thành còn có hai vị luyện đan sư ngũ phẩm, đến lúc đó nàng lựa chọn đồng thời tham gia thi quận cùng hai vị luyện đan sư ngũ phẩm kia, càng không cần lo lắng sẽ gặp phải Đồ Hòa.

Thế là, Chu Diệu Ly nói: "Thi quận là một trận hai canh giờ, rất dễ tính toán thời gian. Ngươi là trận thứ hai, ta sẽ là trận thứ năm. Sau năm canh giờ, ngươi có thể bắt đầu luyện đan."

"Đã biết." Bùi Lăng lập tức đồng ý.

...

Trong một khu dân cư yên tĩnh bên ngoài Bách Công nha, Truyền m Phù chậm rãi dập tắt.

Chu Diệu Ly thu hồi phù lục, ngẩng đầu nói với Phiền Đức Xương: "Bên Vương Cao đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể xuất phát."

Phiền Đức Xương vội vàng gật đầu: "Vâng!"

Không lâu sau, hai người được một đám nô bộc vây quanh, xuất hiện ở cổng Bách Công nha quận thành.

"Quất Nhi, đừng căng thẳng." Phiền Đức Xương lôi kéo Chu Diệu Ly, lải nhải không ngừng giống hệt những lão phụ thân quan tâm nữ nhi, hy vọng nữ nhi thuận lợi qua ải lại sợ nữ nhi chịu áp lực quá lớn, khẽ dặn dò, "Sau khi đi vào cứ luyện như bình thường là được... Nếu thật sự không qua được cũng không sao..."

"Cha yên tâm, ta nhất định không có vấn đề!" Chu Diệu Ly ngẩng mặt lên, giòn giã nói, "Ngươi về nhà đi, ta đi vào đây."

Lúc đang nói chuyện, nàng lấy ra văn thư bằng ngọc, chắp tay sau lưng nhảy nhót đi vào trong, hành động khác lạ này khiến người ngoài có ấn tượng với Phiền Quất Tụng.

Phiền Đức Xương ngoài miệng đồng ý lại chưa từng rời đi, trông chừng ở ngoài cửa.

Trong Bách Công nha, Chu Diệu Ly đi qua cửa thuỳ hoa cũng bị đưa đến một sương phòng, tiếp nhận kiểm tra cốt linh và hồn phách.

Sờ xương, độ phù hợp của thần hồn nhục thân... Đều không có vấn đề.

Tu sĩ trong sương phòng mở miệng để nàng rời đi, tiếp tục đến sảnh rộng tham gia thi quận.

Chờ sau khi Chu Diệu Ly đi rồi, nữ tu lớn tuổi hơi cau mày, nói: "Cốt linh của Phiền Quất Tụng này không có vấn đề, hồn phách cũng không có gì không đúng. Thế nhưng, nàng chỉ là một tán tu, không ngờ tu vi lại đạt tới Kết Đan đỉnh phong ở độ tuổi này!"

"Chỉ sợ đặt trong Ngọc Lân thư viện, cũng là người nổi bật hạng nhất."

Nam tu lớn tuổi này cũng không bất ngờ, mỉm cười nói: "Ngươi có chỗ không biết, mặc dù mấy năm gần đây Phiền gia này không có danh tiếng gì, nhưng tổ tiên hắn cũng có chút lai lịch."

"Trên đại điển luận đan trăm năm trước, Ma môn đột kích, tán tu họ Phiền nổi tiếng lúc đó đến từ ngoại cảnh, thông qua kiểm tra luyện đan sư lục phẩm."

"Hắn biểu hiện xuất sắc trong thi quận, nhưng sau khi đến đế đô lại chết trong tay ma tu vì yểm hộ một luyện đan sư thiếu niên xuất thân bản thổ hoàng triều trong lúc kiểm tra."

"Phiền Quất Tụng và phụ thân nàng Phiền Đức Xương đều là hậu nhân của đan sư kia."

"Lúc ấy hoàng triều vì trấn an lòng người, đã đưa ra trợ cấp cực kỳ phong phú."

Chương 738: Kết thúc thi quận

"Sau khi luyện đan sư thiếu niên được hắn che chở mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm kia giết vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', một lần đã tỏa sáng rực rỡ trong đan đạo hoàng triều."

"Tất nhiên hắn cũng thể hiện lòng biết ơn với hậu nhân Phiền thị."

"Mấy chục năm trước, thiếu niên luyện đan sư kia qua đời, bởi vì dưới gối không có con, thậm chí đã để lại toàn bộ gia sản cho dòng dõi của ân nhân cứu mạng..."

"Hơn nữa, mặc dù luyện đan sư họ Phiền kia đến từ ngoại cảnh, nhưng có thực lực luyện đan sư lục phẩm, nhiều năm qua gia sản cũng vô cùng phong phú."

"Trong di vật có rất nhiều lò luyện đan linh hỏa, thiên tài địa bảo."

"Đây cũng là lý do hậu nhân của hắn định cư ở triều ta không dám rời đi. Dù sao tài sản như thế, ngoại trừ triều ta, nếu đến nơi khác e rằng mang theo tài bảo như thế sẽ gặp tai họa."

"Cho nên, đừng thấy người nhà họ Phiền này ít nhi tử, chưa chắc một vài thế gia tu chân bản địa đã có tài lực hơn bọn họ."

"Phiền Quất Tụng là nữ nhi duy nhất, Phiền gia góp nhặt rất nhiều tài nguyên, tất nhiên cũng dùng hết ở trên người nàng."

"Vì vậy, căn cơ vô cùng vững chắc cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Nữ tu lớn tuổi như có điều suy nghĩ: "Nói vậy, hai cha con này định cư ở triều ta không phải ngày một ngày hai, vì sao Phiền Quất Tụng này không tiến vào thư viện, mà lấy thân phận tán tu báo danh?"

"Dù sao, một vài tu sĩ ngoại cảnh định cư triều ta cũng vì vào thư viện triều ta."

Cách Lưu Lam hoàng triều bồi dưỡng tu sĩ nằm dưới sự quản lí khác với những nơi khác.

Bọn họ chọn lựa phương thức giống kiểu dạy văn võ của phàm nhân.

Chính là chế độ thư viện.

Bọn họ thiết lập rất nhiều thư viện dưới sự quản lý, tất cả hài đồng ra đời ở cảnh nội đều được thư viện thu nhận bồi dưỡng từ thuở nhỏ.

Chờ đến độ tuổi nhất định, triều đình sẽ thống nhất phái người xem xét căn cốt, tư chất, lại dựa theo tình huống cụ thể sẽ được chia đến thư viện có cấp bậc tương ứng để được đào tạo sâu hơn.

Trong quá trình này, cho dù là học sinh tu sĩ tư chất bình thường đi ra từ gia đình phàm nhân, đều có thể tiếp xúc với kiến thức tu hành đã liên tục trải qua sự sắp xếp, cải thiện, sửa chữa của rất nhiều tu sĩ cấp cao hoàng triều, có rất hệ thống hoàn thiện bao gồm nhiều mặt, cũng có quan điểm của rất nhiều tu sĩ đỉnh phong mạnh như thác đổ đương thời..

Không nói đến tài nguyên khác, chỉ phần tâm đắc này đã là điểm mù mà tán tu bình thường căn bản không tiếp xúc được.

Cho nên trừ khi lúc tiến vào hoàng triều đã lớn tuổi, vượt qua số tuổi mà thư viện thu nhận, nếu không sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để con cái tiến vào thư viện, tiếp nhận sự dạy bảo truyền thừa chính thống của hoàng triều.

"Ta cũng có nghe nói đến chuyện này." Nam tu lớn tuổi nói, "Nghe nói khi Phiền Quất Tụng này còn nhỏ cũng vào thư viện hai ngày, nhưng vì là nữ nhi duy nhất, trong nhà quá cưng chiều, không đến hai ngày đã ngại thư viện quản này quản kia, ồn ào muốn trở về... Đạo lữ của phụ thân nàng mất sớm, vô cùng yêu thương nàng. Mặc cho thư viện thuyết phục ngọc không mài giũa thì không sáng thế nào, vẫn không chịu được nữ nhi quấn lấy khóc lóc, nhất quyết đón nàng về, từ đó không đưa đến bất kỳ thư viện nào để bồi dưỡng nữa."

"Hôm nay Phiền Quất Tụng đến đây tham gia thi quận, xem ra, mặc dù phụ thân nàng không để nàng đến thư viện, những năm gần đây vẫn âm thầm tự mình dạy luyện đan thuật tổ truyền cho nàng."

Nói xong bấm niệm pháp quyết gọi ra một mặt thủy kính, vừa hay chiếu ra Phiền Đức Xương đang vô cùng mong mỏi chờ đợi bên ngoài Bách Công nha, "Ngươi xem, đây là cha nàng. Lại nói hắn đối xử với nữ nhi rất tốt, chỉ là cha hiền dạy ra con hư hỏng, Phiền Quất Tụng có thể có được tu vi hiện tại, hơn phân nửa là tán tu không hiểu sự quan trọng của căn cơ, cứ thế dùng tài nguyên tích lũy ra."

Nữ tu lớn tuổi khẽ gật đầu: "Thì ra là thế."

Trông Phiền Đức Xương này cũng là người hoàn toàn nghe theo nữ nhi, không lay chuyển được Phiền Quất Tụng đã nuông chiều tùy hứng cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù nàng không đồng ý với cách làm này, nhưng cũng lười quan tâm chuyện nhà người khác.

Cũng không nói gì nữa.

...

Trong động phủ, Bùi Lăng vừa tu luyện kết thúc, tính toán thời gian, vừa hay gần đến năm canh giờ.

Thế là, hắn lập tức nuốt độc đan, sau đó yên lặng gọi hệ thống ở trong lòng, khai lò luyện đan...

...

Cùng lúc đó, trong Bách Công nha.

Ngọc bội của Chu Diệu Ly leng keng, bước chân nhẹ nhàng đi tới căn phòng được chia cho mình.

Bên trong là một giám khảo trung niên.

Thấy nàng đi vào, sau khi nói ngắn gọn về quy tắc, thản nhiên nói: "Ngươi có thể bắt đầu."

Chu Diệu Ly đi đến bên cạnh bàn dài, cầm ngọc giản lên tùy ý nhìn, sau đó hỏi: "Trong quá trình luyện đan, ta có thể sử dụng đan dược không?"

"Việc này tùy ngươi." Giám khảo nói.

Thế là, Chu Diệu Ly lập tức lấy ra một viên độc đan, nuốt vào ngay trước mặt giám khảo.

Giám khảo ngẩn người, uống thuốc độc luyện đan?

Tình huống này là như thế nào?

Không đợi hắn ta nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã thấy vị nữ tu tên Phiền Quất Tụng này thành thạo nhóm lửa đan hỏa, chính thức khai lò luyện đan...

Chương 739: Bán rẻ cho ngươi (1)

Sau một nén nhang, đối phương thuận lợi luyện thành lò đan dược thứ nhất.

Mở nắp lò chỉ thấy một đống đan dược dưới đáy lò, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đều có, nhưng gò má trắng nõn của nữ tu này đã mơ hồ lộ ra màu xanh, hiển nhiên độc đan đã bắt đầu phát tác.

Giám khảo nhướn mày đang suy nghĩ có nên giải độc thay Phiền Quất Tụng hay không, chỉ thấy đối phương lại bắt đầu luyện chế lò thứ hai...

Sau khi liên tục luyện chế năm lô, thấy màu xanh trên mặt nữ tu này càng lúc càng đậm, ngay cả con ngươi cũng hiện ra màu tím đen khác thường, giám khảo không nhịn được mở miệng nhắc nhở: "Ngươi trúng độc đã sâu, nhanh giải độc đi!"

Chu Diệu Ly cười lạnh trong lòng, chỉ là một giám khảo còn không phải luyện đan sư ngũ phẩm có thể hiểu cái gì?

Thế là, nàng không để ý đến giám khảo, tiếp tục luyện chế đan dược.

Cuối cùng...

Lúc sắp đến một canh giờ, Chu Diệu Ly thành công luyện chế xong mười lô đan dược, lúc này khuôn mặt nàng đã tím bầm, đáy mắt đầy tơ máu, cơn đau đớn dữ dội ở phần bụng cũng tràn ngập toàn thân.

Cả người như có vô số lưỡi dao nhỏ đang róc thịt lấy huyết nhục gân cốt, trong thất khiếu đều có vết máu mơ hồ chảy ra.

Chỉ là, theo tu vi Kim Đan nhị phẩm cùng ý chí lực vô cùng kiên định, còn có căn cơ cực kỳ vững vàng, Chu Diệu Ly lại chống đỡ đến lúc kết thúc luyện đan!

Giám khảo trung niên trợn mắt hốc mồm, luyện đan thuật của Phiền Quất Tụng này lại biết tròn biết méo, nhưng hình như đầu óc hơi không bình thường lắm?

Vào lúc này, Chu Diệu Ly bình tĩnh vươn tay, lấy ra Ích Độc Đan từ trong túi trữ vật, lập tức nuốt xuống.

Cuối cùng giám khảo đã tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Phiền Quất Tụng thông qua thi quận!"

...

Năm ngày sau, kết thúc thi quận.

Bùi Lăng lại cùng Thạch Vạn Lý đi vào Bách Công nha.

Lúc thi quận cổng Bách Công nha còn hơi vắng vẻ, lúc này lại đông đúc nhốn nháo.

Binh lính mặc giáp trụ tươi sáng xếp thành hai bức tường người, dùng thân thể để ngăn cách con đường qua Bách Công nha.

Sau bức tường người, lê dân không phân chia tiên phàm, dìu già dắt trẻ vây xem luyện đan sư thông qua thi quận.

Lúc Bùi Lăng đi qua, đúng lúc nghe được một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang ân cần dạy bảo đứa bé trong ngực: "Bảo Nhi, phải đi học thật ngoan ngoãn, sau này cũng nổi tiếng trong thi quận giống những đại sư này, làm rạng danh tộc ta!"

Đứa bé kia chỉ sáu bảy tuổi, có lẽ vừa mới vỡ lòng, nghe vậy gật đầu thật mạnh, ánh mắt ngây thơ trông mong.

Thậm chí còn có người cao giọng hỏi thăm tuổi tác gia cảnh của luyện đan sư đi ngang qua, hỏi đã có hôn phối chưa, nói là trong nhà có mấy nữ nhi đều xinh đẹp dịu dàng, muốn tìm kiếm lương duyên tốt từ luyện đan sư thông qua thi quận vân vân... Trước cửa Bách Công nha, sĩ tốt ngăn cản Thạch Vạn Lý lại.

Hôm nay Bách Công nha chỉ cho phép luyện đan sư thông qua thi quận tiến vào, những người khác, dù là người trong Thiền Lâu cũng không thể đi vào bên trong.

"Thạch lâu chủ, đa tạ những ngày qua đã quan tâm." Bùi Lăng nghe vậy dừng bước, chắp tay với Thạch Vạn Lý, nói, "Tại hạ đi trước một bước, sau này gặp lại, đến lúc đó hai người chúng ta nâng cốc trò chuyện."

Thạch Vạn Lý khẽ gật đầu, nhìn quanh một vòng, truyền âm dặn dò: "Vương đại sư, dựa theo lệ cũ những năm qua, sau khi thi quận kết thúc sẽ có một loạt việc ăn mừng như đan sư dạo phố đủ loại, vừa là ban thưởng đan sư, cũng là động viên học sinh trong thành chăm chỉ dốc lòng cầu học. Nhưng chắc chắn sẽ hủy bỏ vì lần này có ma tu làm loạn."

"Chờ chút nữa, rất có thể Bách Công nha sẽ trực tiếp truyền tống chư vị đến đế đô."

"Tại hạ chỉ sợ không thể tụ họp với Vương đại sư trong thời gian ngắn."

"Chỉ có thể đứng đây chúc đại sư lần này đi đường bình an thuận lợi, lấy được hạng nhất!"

Bùi Lăng gật đầu nói cảm tạ, lúc này mới đi vào trong Bách Công nha.

Sau khi vào cửa, có nô bộc áo xanh khoanh tay đứng chờ, sau khi xác minh thân phận lại dẫn hắn đến một phòng khách.

Trong sảnh đã có năm tên luyện đan sư thông qua thi quận ngồi đó, trong năm người này, Bùi Lăng chỉ biết một nữ luyện đan sư ngồi phía trên cùng tên là Diệp Mãn Nguyệt, đối phương đã giao dịch tài nguyên với hắn trong hai hội giao dịch đan sư Cát Viên.

Về phần bốn người khác, Bùi Lăng lại rất xa lạ, không có chút ấn tượng nào.

Trong đó hai người mặc áo gấm, vẻ mặt hơi cẩn thận, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, dù đã nhận ra Bùi Lăng tiến vào cũng không để ý tới, hàng lông mày không động một cái.

Hình như ba tên luyện đan sư bên Diệp Mãn Nguyệt cũng không dám làm phiền, chỉ ngồi cùng một chỗ khẽ trò chuyện gì đó.

Thấy lại có người tiến đến, bọn họ cùng nhau quay sang nhìn, Diệp Mãn Nguyệt lập tức mỉm cười đứng lên nói: "Vương Cao đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

"Diệp đạo hữu." Bùi Lăng gật đầu một cái, trò chuyện với nàng hai câu, đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống, đã thấy toàn bộ luyện đan sư trong sảnh bao gồm hai người đang nhắm mắt dưỡng thần đều nhìn về phía mình.

Bùi Lăng đang nghi ngờ, một người trong hai tên luyện đan sư mặc quần áo đẹp đẽ mở miệng: "Ngươi là Vương Cao?"

"Đúng vậy." Bùi Lăng gật đầu nói, "Có gì chỉ giáo?"

Chương 740: Bán rẻ cho ngươi (2)

"Chỉ giáo thì không dám." Luyện đan sư kia chắp tay, nói, "Tại hạ Tuân Vô Dạng cũng là luyện đan sư ngũ phẩm giống đạo hữu. Nghe nói trong tay Vương đạo hữu còn có một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ đối phương muốn mua Khước Tử Nghịch Mệnh Đan của hắn.

Lần trước thi quận cũng có luyện đan sư ra giá, nhưng giá cả đều không cao, hắn không có hứng thú nào.

Hiện tại Tuân Vô Dạng này là luyện đan sư ngũ phẩm, chắc hẳn ra tay sẽ không keo kiệt như thế.

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Không sai, nếu Tuân đạo hữu muốn, ta có thể bán ra rẻ một chút."

Tuân Vô Dạng nghe vậy thở phào, đối phương chưa bán Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thì tốt.

Lúc này hắn ta hỏi: "Vương đạo hữu muốn cái gì?"

Bùi Lăng lấy ra một cái ngọc giản, ghi toàn bộ tám loại tài liệu chính của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vào trong đó, sau đó giao ngọc giản cho Tuân Vô Dạng: "Chỉ cần có ba mươi phần dược liệu trong này là được."

Tuân Vô Dạng kiểm tra ngọc giản một hồi, lập tức nhíu mày lại.

Trong tám loại dược liệu này không có cái nào không phải trân bảo hiếm có, chưa nói đến có giá trị không nhỏ, không có địa vị khá cao căn bản không thể mua được!

Đương nhiên, lấy thân phận luyện đan sư ngũ phẩm của hắn ta, lại xuất thân từ Mi Dương thư viện, vốn liếng cũng coi như phong phú, chắc chắn có thể lấy ra được.

Nhưng giá tiền này cũng hơi cao...

Dù sao, lúc trước hắn ta đã nghe nói Vương Cao này bán cho Đồ lão một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, cũng muốn tám loại vật liệu này, nhưng lúc ấy đối phương chỉ báo giá hai mươi phần tài liệu.

Bây giờ đến chỗ mình, luôn miệng nói rẻ một chút, kết quả lại muốn ba mươi phần?

Thấy Tuân Vô Dạng do dự, Bùi Lăng chưa mở miệng, một tên luyện đan sư mặc quần áo đẹp đẽ khác cũng nói: "Tuân huynh, trước đó ngươi và ta đã nói trước, nếu ngươi không muốn viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, vậy ta sẽ ra giá."

Nghe vậy, Tuân Vô Dạng không do dự nữa, lập tức nói: "Không thành vấn đề! Nhưng ta muốn xác nhận độ thật giả của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan trước."

"Có thể." Bùi Lăng nói, sau đó lấy ra một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, trực tiếp giao cho Tuân Vô Dạng.

Tuân Vô Dạng nghiêm túc giám định đan dược, tên luyện đan sư mặc quần áo đẹp đẽ muốn đấu giá bên cạnh hắn ta cũng ngồi ngay ngắn, không chớp mắt đánh giá.

Sau một lát, hai người đều nhẹ gật đầu, đây thật sự là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Hơn nữa, phẩm chất còn đạt đến thượng phẩm!

Sau khi xác nhận đan dược không có vấn đề, Tuân Vô Dạng cũng nghiêm túc, lúc này kiểm tra lại túi trữ vật của mình, trước khi hắn ta đến đây đã chuẩn bị sẵn để mua Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, cũng mang theo vật liệu mà trước đó Đồ Hòa dùng để giao dịch loại đan dược này, chẳng mấy chốc đã góp đủ dược liệu, sắp xếp vào một cái túi trữ vật giao cho Bùi Lăng.

Đôi bên hoàn thành giao dịch, Bùi Lăng lại nhìn về phía luyện đan sư mặc quần áo đẹp đẽ bên cạnh Tuân Vô Dạng, nói: "Ta còn một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cuối cùng."

"Nếu đạo hữu muốn, cũng ba mươi phần vật liệu trong ngọc giản."

Luyện đan sư mặc quần áo đẹp đẽ kia ngẩn người, chợt gật đầu: "Tại hạ Nam Cung Túc, cũng là luyện đan sư ngũ phẩm, đa tạ Vương Cao đạo hữu."

Nói xong trực tiếp lấy ra vật liệu, sau khi sắp xếp lại giao dịch với Bùi Lăng...

Bán đi hai viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, tâm trạng Bùi Lăng khá tốt, nhìn quanh một vòng thấy dù đám người Diệp Mãn Nguyệt nói năng khách sáo nhưng không hề muốn giao dịch, biết trong tay bọn họ không giống dư giả như hai tên luyện đan sư ngũ phẩm kia, cũng không chào hàng nữa, chỉ trò chuyện hai câu rồi tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng mấy chốc luyện đan sư đã lần lượt đến.

Khoảng một canh giờ, trong phòng khách đã tụ tập mười bốn luyện đan sư.

Đám người chào hỏi nhau, nghiên cứu thảo luận đề mục thi quận, suy đoán tình huống đi đế đô kiểm tra lần này... Trong chốc lát, trong sảnh rất náo nhiệt.

Vào lúc này, một nữ tu mặc trang phục xinh đẹp, châu vây thúy quấn ngẩng đầu đi vào.

Nàng vừa bước qua cánh cửa, trong lòng Bùi Lăng như có cảm giác, mở mắt nhìn thấy là Chu Diệu Ly ngụy trang thân phận Phiền Quất Tụng!

Chẳng mấy chốc, ánh mắt Bùi Lăng khẽ lướt qua trên người đối phương không hề dừng lại chút nào, lại nhắm mắt như căn bản không hề quen biết.

Cùng lúc đó, phản ứng của Chu Diệu Ly không khác với hắn là mấy, sau khi đưa mắt nhìn quanh không hề thể hiện ra chút sự chú ý nào với Bùi Lăng, mà ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Diệp Mãn Nguyệt.

Bách Công nha, trong thư phòng ở nơi nào đó.

Một mặt thủy kính đứng lơ lửng trên không, soi sáng ra cảnh tượng trong phòng khách.

Đồ Hòa nhìn Phiền Quất Tụng đi vào bên trong, khẽ gật đầu: "Mọi người đã đến đông đủ, đi công bố xếp hạng và ban thưởng thôi."

Mấy giám khảo xung quanh lần lượt gật đầu: "Vâng!"

Thế là, Đồ Hòa lấy ra một cái hộp gấm bị đủ loại phong cấm, dùng hai tay nâng lên, dẫn đầu đi về phía phòng khách.

Trong hộp gấm là bảng danh sách thi quận lần này.

Sau một lát, một đoàn người đi vào trong sảnh, các luyện đan sư đang ồn ào thấy vậy dần yên tĩnh lại.

Chương 741: Đến đế đô

Đồ Hòa để tất cả giám khảo lần lượt kiểm tra phong ấn trên hộp gấm vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ngay trước mặt mọi người, lúc này mới mở ra, lấy bảng danh sách, cao giọng nói: "Lão phu Đồ Hòa, là quan chủ khảo thi quận lần này. Thi quận đã thuận lợi kết thúc vào hai ngày trước, các ngươi đều là người thông qua thi quận."

"Dù lần này đi đế đô có kết quả như thế nào, có thể thông qua thi quận đã là luyện đan sư triều ta, thậm chí có thể nói là người nổi bật trong số tất cả luyện đan sư trên thiên hạ!"

"Lão phu nói một tiếng chúc mừng với chư vị trước!"

Đám luyện đan sư vội vàng trả lễ, nói lời khách sáo, khiêm tốn.

Đồ Hòa gật đầu, đợi giọng nói hơi nhỏ đi, mới tiếp tục nói: "Tiếp theo, lão phu tuyên đọc xếp hạng thi quận lần này một chút."

"Cát Thế Hoành, mười lô đan dược, mười viên thượng phẩm, tám viên trung phẩm, còn lại hạ phẩm, xếp hạng mười lăm, ban thưởng là..."

"Lâm Lượng, mười lô đan dược, mười viên thượng phẩm, mười một viên trung phẩm, còn lại hạ phẩm, xếp hạng mười bốn, ban thưởng là..."

"Tiền Tiểu Hạo..."

Một đám nô bộc áo xanh đã sớm hầu hạ ở bên.

Mỗi lần Đồ Hòa báo ra một cái tên, lại có nô bộc tiến lên đưa ban thưởng.

Chẳng mấy chốc, Đồ Hòa đã đọc đến năm người đứng đầu: "Phiền Quất Tụng, mười lô đan dược, mười bảy viên thượng phẩm, hai mươi lăm viên trung phẩm, còn lại hạ phẩm, xếp hạng năm, ban thưởng là..."

Vẻ mặt Chu Diệu Ly bình tĩnh tiếp nhận ban thưởng, ngay sau đó chỉ thấy hai tên luyện đan sư cách nàng không xa lần lượt đứng dậy, cũng nhận phần thưởng của mình.

Cuối cùng đã đến ba hạng đầu!

Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý.

Chỉ nghe Đồ Hòa tuyên đọc: "Nam Cung Túc, mười lô đan dược, tám viên cực phẩm, chín viên thượng phẩm, còn lại là trung hạ phẩm, xếp hạng thứ ba, lấy được..."

Nghe vậy, Nam Cung Túc tỏ ra hoảng sợ rõ rệt, thậm chí Tuân Vô Dạng ngồi bên cạnh hắn ta cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Đợi nô bộc áo xanh đưa ban thưởng lên, hắn ta tiện tay thu hồi, lại cau mày có vẻ hơi mất tập trung.

Ngay sau đó, Đồ Hòa nói: "Tuân Vô Dạng, mười lô đan dược, mười viên cực phẩm, mười hai viên thượng phẩm, còn lại trung hạ phẩm, xếp hạng hai, lấy được..."

Lần này, sắc mặt Tuân Vô Dạng cũng khó coi.

Tuổi tác của hắn ta và Nam Cung Túc như nhau, đều là luyện đan sư ngũ phẩm luôn âm thầm phân cao thấp, nhưng cũng luôn cho rằng, luyện đan sư trong vòng trăm tuổi ở toàn bộ Mi Dương, chỉ có bọn họ mới là đối thủ của nhau!

Những người khác, dù cũng là luyện đan sư ngũ phẩm, cuối cùng vẫn thấp hơn một bậc!

Nhưng bây giờ trong kết quả thi quận, hai người bọn họ lại chỉ có thể lấy được hạng hai, hạng ba, vậy hạng nhất...

Còn chưa suy nghĩ hết đã nghe được Đồ Hòa thản nhiên tiếp tục: "Hạng nhất lần thi quận này, mười lô đan dược, mười lô cực phẩm, xếp hạng nhất là chuyện đương nhiên."

"Hạng nhất Vương Cao được thưởng một lò luyện đan thất phẩm do Trùng Trị đại sư tự tay luyện chế, lựa chọn một loại thuật pháp, thần thông trong bí khố hoàng triều, ngoài ra còn có rất nhiều đan phương, dược liệu, thiên tài địa bảo và một số linh thạch."

Còn chưa nói hết câu, trong sảnh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Mặc dù những luyện đan sư này đã sớm nghe nói, lần này Mi Dương quận xuất hiện một con ngựa ô, tán tu luyện đan sư Vương Cao từ ngoại cảnh đến đây, lại thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm.

Nhưng tham gia lần thi quận này còn có hai vị luyện đan sư ngũ phẩm xuất thân truyền thừa chính thống trong hoàng triều là Nam Cung Túc và Tuân Vô Dạng!

Mặc kệ là danh vọng hay truyền thừa cùng tìm tòi kinh nghiệm... Nghĩ như thế nào, đều là hai vị này cao hơn một bậc!

Nhưng hôm nay người đoạt giải nhất lại là tán tu Vương Cao? !

Hơn nữa, mười lần khai lò, từng lô cực phẩm... Cái này... Vương Cao này lại có thuật luyện đan kinh người như thế!

Lúc mọi người ở đây đang xôn xao, mấy nô bộc áo xanh bưng rất nhiều ban thưởng hạng nhất đi đến trước mặt Bùi Lăng, ra hiệu hắn kiểm kê nhận lấy.

Chờ Bùi Lăng xác nhận không sai, sau đó cất kỹ ban thưởng, Đồ Hòa nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: "Vốn các ngươi vất vả giết vào thi quận, lúc công bố bảng danh sách thi quận không nên đơn giản tùy ý như vậy. Nhưng gần đây ma tu làm loạn hung hăng ngang ngược, vì an toàn nên đã bỏ qua tất cả."

"Vào lúc này, cao thủ từ đế đô đến đây đã chờ sẵn ở Truyền Tống Trận, hộ tống chư vị đến đế đô."

"Nếu có người không muốn đến, hãy nói ra ngay bây giờ."

"Những người khác theo lão phu tiến về Truyền Tống Trận."

Một đám luyện đan sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ai nói không đi đế đô.

Dù sao, như Đồ Hòa đã nói, đã đi đến một bước này, dù tự biết thi quận đã là điểm cuối cùng thì cũng muốn đến đế đô xem trò vui.

Thế là, Đồ Hòa phân phó: "Đều đi theo lão phu."

Hắn ta dẫn đầu rời khỏi phòng khách, đi phía trước dẫn đường, dẫn mọi người đi qua rất nhiều sân nhỏ đề phòng nghiêm ngặt trong Bách Công nha, cuối cùng tiến vào một lầu các dưới lòng đất.

Trên vách tường xung quanh khảm nạm dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng rõ ràng cả không gian trong lòng đất.

Chính giữa trận văn phức tạp thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng nhạt, lúc mơ hồ có cảm giác không gian dao động truyền ra, lại là Truyền Tống Trận.

Chương 742: Nam Kha Mộng Hỏa (1)

Bên cạnh trận pháp, hai tên tu sĩ mặc áo bào nền đen hoa văn bạc đang ngồi xếp bằng chờ đợi.

Phát hiện đám người tiến đến, bọn họ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên u quang, đứng lên nói: "Đồ lão."

Đồ Hòa khẽ gật đầu, sau khi chắp tay hành lễ với hai tên tu sĩ này, mới giới thiệu với mọi người: "Hai vị này là người do bên đế đô cố ý điều động tới, đặc biệt hộ tống các ngươi đến đó."

Tiếp theo cũng không nói năng rườm rà, trực tiếp để đám người nối đuôi nhau xếp hàng, tiến vào Truyền Tống Trận.

Nhân lúc này, Bùi Lăng trả lại Kim Ngọc Sư Đà Uyên Ương Bảo Bình Lô cho Đồ Hòa.

Một lát sau, theo một đạo ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, hai tên tu sĩ cấp cao tới từ đế đô dẫn theo một đám luyện đan sư, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy gì nữa.

...

Đế đô Lam Kinh.

Đây là một tòa thành trì cực kỳ nguy nga hùng tráng.

Phố dài gọn gàng ngăn nắp, từng gốc cây ven đường cao vút như nắp ô, người qua lại trên đường đông đúc nhộn nhịp, dù tiên hay phàm đều mặc quần áo gọn gàng, vẻ mặt thoải mái vui vẻ.

Khắp nơi toàn là người, thể hiện ra cảnh tượng thịnh thế thái bình đặc biệt yên bình như ý.

Góc đông bắc Lam Kinh, lúc này trong một tòa nhà cao cửa rộng bị vây quanh canh phòng nghiêm ngặt từng tầng, ánh sáng trắng chói mắt hiện ra, một hàng người nhanh chóng xuất hiện trên trận văn phức tạp của Truyền Tống Trận.

Loại truyền tống khoảng cách xa thế này là gánh nặng rất lớn với tu sĩ.

Cũng may hoàng triều cân nhắc chu đáo, đặc biệt điều động hai tên tu sĩ cấp cao đến Mi Dương quận hộ tống, trên đường truyền tống có tu sĩ cấp cao che chở, dù vậy lúc này sắc mặt mấy tên luyện đan sư vẫn hơi xanh xao, lại không đáng lo.

"Mười lăm người vượt qua thi quân ở Mi Dương quận." Vầng sáng Truyền Tống Trận dần ảm đạm, hai tên tu sĩ cấp cao bước nhanh về phía đoàn người cách đó không xa, sau khi chắp tay hành lễ, lấy ra bảng danh sách mà Đồ Hòa tuyên đọc trước đó, "Đều đã ở đây, kính xin đại nhân kiểm tra."

Một người dẫn đầu trong số đó gật đầu một cái, tiếp nhận bảng danh sách, chậm rãi nói: "Bản quan Lễ Bộ thị lang Lữ Chi Thái, mời chư vị đan sư lại đến đây kiểm tra thân phận một lần, sau đó có thể đến Hân Tụy quán nghỉ ngơi."

Chẳng mấy chốc đã kiểm tra thân phận xong, Lữ Chi Thái không phát hiện vấn đề gì, liền gọi thuộc hạ dẫn đan sư Mi Dương quận đến Hân Tụy quán.

Toà quán các này cách Truyền Tống Trận một khoảng.

Nhưng vì bên Truyền Tống Trận nghênh đón luyện đan sư các nơi, nên đã sớm chuẩn bị sẵn dị thú kéo xe, trong xe sắp đặt không gian thuật pháp, trông như một cỗ xe ngựa nho nhỏ, bên trong lại có khoảng trời riêng như sảnh rộng.

Sau khi lên xe, dị thú không lập tức cất bước mà trong mũi phát ra tiếng phì phì đứng tại chỗ chờ đợi.

Trong chốc lát, chỉ cảm thấy mặt đất hơi rung động, chợt như có kinh lôi cuốn đến, một hàng kỵ sĩ mặc giáp trụ, mặt quỷ dữ tợn che khuất khuôn mặt, ra roi điều khiển dị thú nhanh chóng đến bên cạnh xe ngựa, lại cùng nhau siết dây cương lập tức đứng im, sau đó trong bầu không khí yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi, kỵ sĩ cầm đầu ôm quyền thi lễ vào trong xe ngựa: "Mạt tướng Hà Luật, phụng mệnh hộ tống chư vị đan sư đến Hân Tụy quán."

Sau đó, xe ngựa mới chậm rãi chạy đi trong sự hộ tống của các kỵ sĩ.

Những kỵ sĩ này vây quanh xe ngựa kín không kẽ hở, trên đường đi Chu Diệu Ly vén một góc rèm xe lên, hình như muốn quan sát phong cảnh Lam Kinh một chút, nhưng ngước mắt nhìn ra ngoài lại chỉ thấy bóng dáng lạnh lùng vững vàng của các kỵ sĩ.

Nàng khẽ lắc đầu, buông rèm xe xuống.

Sau một lúc lâu, xe ngựa lộc cộc chạy vào một tòa quán các, dừng lại trên khoảng đất trống trước chính đường.

Kỵ sĩ cầm đầu đẩy tọa kỵ, đứng bên cạnh xe trầm giọng nói: "Chư vị đan sư, đã tới Hân Tụy quán, mời xuống xe vào quán."

Dựa theo chỉ dẫn của hắn ta, đám người xuống xe ngựa tiến vào chính đường cách đó không xa để đăng ký.

Nơi đây lại tiến hành kiểm tra thân phận của bọn họ một lượt, sau khi xác nhận không sai, lần lượt chia ngọc bài cho đám người theo thứ tự: "Đã sớm chuẩn bị tốt nơi ở cho chư vị đan sư."

"Tiếp theo để hạc đồng dẫn đường cho chư vị."

"Về phần đề kiểm tra cũng đã ở trong phòng, vào trong là có thể nhìn thấy."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lại nghe Diệp Mãn Nguyệt cũng ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ đã bắt đầu thi đình?"

"Không sai." Vị tu sĩ phụ trách đăng ký kia bình tĩnh trả lời, lúc đại điển luận đan mới bắt đầu, thi đình là sau khi diện thánh, do thiên tử tự mình chủ trì thi ngay trước điện.

Nhưng theo số lần tổ chức đại điển luận đan càng ngày càng nhiều, luyện đan sư tham gia cũng càng ngày càng nhiều.

Dù sau khi trải qua ba vòng loại là tuyển chọn, thi phủ, thi quận giết vào thi đình, số luyện đan sư vẫn rất nhiều.

Hơn nữa vì tán tu ngoại cảnh gia nhập, những người này cũng có phần tốt xấu lẫn lộn, dù đến ngự tiền, cũng có rất nhiều tán tu đã quen tùy ý, thường có hành động thô lỗ vô lễ, sẽ gây ra một vài rắc rối.

Vì vậy, trước đây rất lâu thi đình đã sửa lại sân bãi càng lớn hơn, thiên tử cũng không còn xuất hiện nữa, chỉ là vẫn chưa sửa lại tên gọi mà mọi người đã quen thuộc.

Chương 743: Nam Kha Mộng Hỏa (2)

Đám đan sư hiểu rất rõ điều này, lúc này đã không còn ai nghi ngờ vấn đề sân bãi nữa.

Chỉ là...

Ngay sau đó Tuân Vô Dạng nhíu mày hỏi: "Không biết thời gian thi là bao lâu?"

"Trong vòng mười ngày." Tu sĩ kia nói, "Trong thời gian này có thể tự do ra vào, cho phép nghiên cứu thảo luận với nhau, ngoài ra trong Hân Tụy quán có xây đan lâu, bên trong phục chế rất nhiều điển tịch đan đạo trong Tàng Thư các của hoàng gia, sau quán còn có một tòa Bách Thảo trang, khắp nơi trong trang là dược liệu, có thể dùng ngọc bài tiến vài ngắt hái bất cứ lúc nào."

"Thế nhưng, hái dược liệu cũng có hạn mức nhất định, hạng nhất thi quận là giá trị một ngàn linh thạch trung phẩm, bảng nhãn giảm một nửa, thám hoa lại nửa, càng xuống dưới càng ít..."

"Phần vượt quá đều cần thanh toán linh thạch hoặc tài nguyên."

"Nói tóm lại, quy tắc chủ yếu trong lần thi đình này, thứ nhất không thể rời khỏi phạm vi Hân Tụy quán; thứ hai nghiêm cấm dùng các hành động uy hiếp, đe dọa với đồng bạn; thứ ba đề kiểm tra của mỗi người không giống nhau, không được trao đổi đề kiểm tra."

"Ngoài ra không giới hạn thủ đoạn."

Nghe đến đây, Bùi Lăng không nhịn được cau mày, vừa truyền tống tới đã trực tiếp thi đình, tiếp theo hắn phải chuồn đi thế nào?

Cố ý bị loại?

Cũng không phải cách này không được, nhưng quy tắc cho thời gian mười ngày, nếu hắn vừa lên đã nói không được, biết đâu cũng để hắn chờ tròn mười ngày...

Sắc mặt của những người khác cũng khó coi.

Cho phép đan sư trao đổi lẫn nhau, còn chuẩn bị đan lâu và Bách Thảo trang... Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn đề kiểm tra thi đình này rất khó!

Nếu không cũng không thể cho ra điều kiện rộng rãi như thế!

Dường như nhận ra đám người vẫn lo nghĩ, vị tu sĩ phụ trách đăng ký kia mỉm cười, còn nói thêm: "Bởi vì sửa lại quy tắc lần thi đình này, nên ban thưởng cũng có chỗ điều chỉnh."

"Chỉ nói ba hạng đầu, hoàng triều đã chuẩn bị một môn công pháp Địa giai cất giữ trong bí khố, một lò luyện đan lục phẩm và một phần đan hỏa thất phẩm, cung cấp cho đan sư lựa chọn theo thứ tự."

"Trong đó giá trị công pháp Địa giai không cần tại hạ lắm miệng."

"Lò luyện đan lục phẩm cũng không phải là thành phẩm, mà phải chờ sau khi đan sư quyết định ra thứ tự, do Trùng Trị đại sư tự tay chế tạo riêng dựa theo yêu cầu cụ thể của đan sư!"

"Phải biết rằng, mặc dù trong mấy năm gần đây thỉnh thoảng cũng có tác phẩm của Trùng Trị đại sư đưa ra ngoài, nhưng đã nhiều năm không nhận làm theo yêu cầu."

"Lần này vẫn là triều đình đứng ra hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, mới thuyết phục hắn phá lệ."

"Chắc hẳn chư vị không xa lạ gì với tiêu chuẩn kỹ nghệ rèn đúc lò luyện đan của Trùng Trị đại sư."

"Không nói đến chế tạo dựa theo yêu cầu cụ thể của đan sư thế nào?"

"Về phần đan hỏa thất phẩm kia... Chư vị có từng nghe nói đến Nam Kha Mộng Hỏa không?"

"Nam Kha Mộng Hỏa?" Nghe vậy, Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc cùng kêu lên, thấy những người khác còn chưa kịp phản ứng, Nam Cung Túc đã dẫn đầu giải thích, "Đây là hạng nhất trong số linh hỏa thất phẩm ở Bàn Nhai giới ta, không có cái thứ hai! Nó có tác dụng kỳ diệu trong việc chiết xuất dược liệu, cô đọng đan dịch."

"Hơn nữa, hiệu quả chiết xuất của nó cũng có hiệu quả với tu sĩ Kết Đan!"

"Nếu có thể đạt được linh hỏa này ở Trúc Cơ kỳ, lúc Kết Đan có thể tăng phẩm cấp lên một bậc từ cơ sở ban đầu!"

Đan hỏa có thể tăng phẩm giai Kết Đan?

Vừa nãy Bùi Lăng còn đang suy nghĩ phải chạy khỏi Hân Tụy quán, thay đổi thân phận trốn đi thật xa như thế nào, nghe vậy lập tức khẽ giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, hắn không nhịn được khẽ gật đầu.

Trước tiên không vội chạy khỏi hoàng triều, dù sao tạm thời cũng không có cách rời đi... Trước tiên lấy đan hỏa tặng không đến tay rồi lại nói!

Không chỉ hắn dao động, những người khác cũng bị phần thưởng hấp dẫn, trong chốc lát sự lo lắng với độ khó của đề kiểm tra đã giảm xuống rất nhiều.

Chẳng mấy chốc tu sĩ phụ trách đăng ký đã gọi một đám hạc đồng dẫn bọn họ đến chỗ ở của mình.

Cái gọi là hạc đồng thật ra là Hạc Yêu hóa hình.

Nhìn từ vẻ ngoài, dáng vẻ như là đồng tử tuấn tú bảy tám tuổi, từng con trắng trẻo hồng hào, ánh mắt linh động, mặc áo bào nền trắng viền đen rộng lớn, đầu đội tiểu quan màu đỏ thắm.

Quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, sau tai của bọn nó đều mọc lên một đám lông vũ tuyết trắng, để lộ rõ thân phận dị tộc.

Sau khi rời khỏi chính đường, dưới sự dẫn đường của đám hạc đồng, mười lăm tên luyện đan sư Mi Dương quận nhanh chóng bị phân chia vào các nơi trong Hân Tụy quán cây cỏ rậm rạp.

Bùi Lăng đi xuyên qua rất nhiều cành lá, đình viện, lầu các, ao, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện cửa riêng bên cạnh suối nước.

Hạc đồng dẫn đường cho hắn giòn giã nhắc nhở: "Vị đan sư này, ngươi lấy ngọc bài ra là có thể đi vào bên trong."

Hắn nghe lời lấy ngọc bài ra, chỉ thấy trên cửa viện trông khá cổ xưa lập tức hiện lên một tòa trận pháp rộng rãi, ánh sáng nhạt lấp lóe, lúc lướt qua ngọc bài phát ra một luồng hào quang chói sáng, ngay sau đó cửa sân yên lặng mở ra.

Hạc đồng nói: "Mỗi ngày đồ ăn nước uống sẽ được đưa đến cổng, nếu đan sư có yêu cầu gì, cũng có thể phân phó bất cứ lúc nào."

Chương 744: Thập Cửu hoàng tử (1)

Lúc đang nói chuyện, nó đột nhiên rút đi thân người, nhanh chóng hóa thành một con bạch hạc cực cao, vỗ cánh bay lên cành cây cách đó không xa, vừa bay vừa nói: "Tiểu nhân ở ngay chỗ này, chờ đan sư triệu hoán bất cứ lúc nào."

Bùi Lăng chắp tay nói: "Làm phiền."

Lúc này mới đi vào trong tiểu viện.

Trong viện chiếm diện tích không nhỏ, bên trái xây một lương đình bát giác, ngoài đình trồng mười mấy loại kỳ hoa dị thảo, bao quanh chen chúc. Bên phải là một hồ sen khoảng nửa mẫu, bên trong hoa lá chen chúc, tôm cá chơi đùa có vẻ ung dung.

Hắn nhìn qua một lượt, đi xuyên qua đình viện vào chính đường của lầu nhỏ.

Vừa đẩy cửa chính đường, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên bên tai: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Hắn không nhịn được khẽ giật mình, vô thức nhìn chính đường trước mặt.

Chỉ thấy đối diện là một tấm bình phong sơn bách thú ngậm thuốc, đi vòng qua sau tấm bình phong, đại sảnh được trải thảm len màu xanh hoa văn cành sen quấn quanh, bức trướng ngà voi đặt sau chủ vị, bình mai cao khoảng nửa người có cắm mấy sợi lông đuôi loan điểu bên trong. Những sợi lông đuôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt, lại mơ hồ truyền ra chút dao động linh lực, hình như có tác dụng loại bỏ bụi, loại bỏ nước lửa.

Dưới chủ vị là hai hàng chỗ ngồi đối diện nhau, thảm xanh bát ngọc, bày biện tinh xảo. Bên phải chính đường có một cánh cửa tròn được ngăn cách bởi tủ bách bảo, lúc này trên tủ đang trưng bày một vài pháp khí, cánh cửa tròn lại dùng một cái rèm châu được tạo ra từ từng viên trân châu lớn khoảng ngón cái để ngăn cách, không để người ta thấy rõ tình hình bên trong.

Ngay trên bàn nhỏ bên cạnh chủ vị trưng bày một tấm da thú khí tức cổ xưa, không hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Bùi Lăng nhanh chóng đi qua cầm da thú xem xét, đã thấy phía trên đều là vân triện, tững chữ chi chít viết tên dược liệu.

Phía dưới da thú còn có một cái túi trữ vật, một cái ngọc giản.

Hắn cầm túi trữ vật kiểm tra, phía trên không thiết lập cấm chế, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể mở ra.

Bên trong đặt đầy các loại dược liệu, Bùi Lăng xem xét đơn giản một lượt, đây là mấy thứ được ghi lại trên da thú.

Hắn lại cầm ngọc giản lên nhìn xuống dưới, đã thấy bên trong viết thứ được ghi lại trên da thú là một phần tàn phương tên Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan.

Chỉ là thủ pháp luyện chế thiếu mất hai bước, thiếu bốn vị vật liệu... Còn chưa xem xong, hệ thống lại phát ra tiếng nhắc nhở: "Leng keng! Hoàn thành thu nhận sử dụng, mời ký chủ đặt tên..."

"Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan." Bùi Lăng nói ở trong lòng, chợt hiểu ra, hóa ra đề kiểm tra lần thi đình này là bổ sung tàn phương!

Chẳng trách cho phép đan sư trao đổi với nhau, thậm chí tìm đọc điển tịch trong đan lâu!

Chỉ có thời gian mười ngày, một luyện đan sư cắm đầu đau khổ suy nghĩ, dù là luyện đan sư ngũ phẩm bình thường, chỉ sợ cũng không qua được ải này!

Hơn nữa, vì đề kiểm tra của mỗi người khác nhau, cho nên cũng không cần lo lắng tình huống sau khi bổ sung một cái tàn phương sẽ có một đống người qua ải.

Về phần có một luyện đan sư giải quyết toàn bộ đề kiểm tra của những người khác hay không... Thông thường, dù thật sự có thiên tài như thế, cũng không đủ thời gian!

Dù sao, bổ sung tàn phương vốn là việc cần rất nhiều thời gian, lần lượt thử lỗi, cẩn thận phân tích sinh khắc, cách làm thông thường đều là dùng rất nhiều dược liệu, lần lượt thử từng một lượt.

Mười ngày bổ sung một đạo tàn phương, đã là cực hạn.

Thậm chí đối với một vài luyện đan sư tư chất có hạn, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Dù hoàn thành, chắc chắn cũng phải tốn rất nhiều tâm trí sức lực.

Trong thời gian ngắn còn không kịp nghỉ ngơi, sao còn dư sức đi tiến hành bổ sung phần đan phương thứ hai?

Nhưng Bùi Lăng có hệ thống!

Ngay lúc vừa mở cửa, có lẽ là từ lúc trận pháp phòng hộ mở ra, hệ thống trực tiếp thu nhận sử dụng tàn phương!

Dựa theo kinh nghiệm, hệ thống thu nhận sử dụng tàn phương sẽ tự động bổ sung, chỉ cần uỷ thác là có thể trực tiếp luyện chế Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan này.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp luyện chế ra đan dược.

Nhưng nghiêm túc suy tư một lượt, hắn không nhịn được khẽ lắc đầu.

Trên tàn phương này thiếu bốn vị dược liệu, chắc chắn sẽ muốn đan sư tự tìm những dược liệu bị thiếu này từ trong Bách Thảo trang sau Hân Tụy quán.

Bùi Lăng chưa từng đến Bách Thảo trang, còn chưa hiểu rõ tình huống bên kia.

Chủ yếu nhất là, nơi đây có rất nhiều đan sư, lúc đan sư đi ra ngoài lại có sự bảo vệ nghiêm ngặt của hoàng triều trong lúc thi đình, có lẽ sẽ mang theo đồ tốt áp đáy hòm ở bên người.

Ai biết hệ thống sẽ tặng miễn phí đồ ở Bách Thảo trang, hay là túi trữ vật của những đan sư này?

Thậm chí, nơi này là Lam Kinh!

Những tiệm thuốc, nhà kho, cất giữ tư nhân... Hệ thống sẽ không quan tâm nhiều như vậy, dù sao mỗi lần nó đều chọn tặng thứ tốt nhất!

Bởi vậy, vì lý do an toàn, Bùi Lăng cần tìm người giúp cắt ngang mình trước khi luyện đan.

Dù sao hắn chưa từng luyện chế Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan này, căn bản không biết cần bao nhiêu thời gian ủy thác đan dược này, cũng không thể thông qua việc nuốt độc đan để khống chế hệ thống thiểu năng.

Chương 745: Thập Cửu hoàng tử (2)

"Bây giờ ta chỉ có thể đi tìm Chu Diệu Ly." Bùi Lăng suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, "Lấy thực lực của nàng, chỉ cần ra tay với ta, hệ thống tuyệt đối không tránh được!"

Thế nhưng, đưa tay vào trong túi trữ vật một lát, cuối cùng vẫn không lấy Truyền m Phù của Chu Diệu Ly ra.

Nơi này là đế đô Lam Kinh!

Còn là chỗ thi đình!

Không biết bao nhiêu cường giả ẩn mình trong chỗ tối đang nhìn chằm chằm nơi đây.

Nhằm đề phòng xảy ra chuyện chẳng may gì đó, mình tuyệt đối không thể trực tiếp truyền âm cho Chu Diệu Ly!

Hắn phải giả vờ ra ngoài đi dạo trước, sau đó "trùng hợp" gặp được Chu Diệu Ly, đôi bên lần đầu gặp mặt mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, sau khi giao lưu tâm đắc luyện đan một lượt, lại dẫn chủ đề về việc mình đã có cảm ngộ rõ ràng với đề kiểm tra, mời Chu Diệu Ly cùng đến xem xét kỹ càng...

Không!

Vậy quá gấp!

Bây giờ hắn vừa thấy tàn phương, trước tiên cần phải nghiên cứu một hai canh giờ, sau đó lại vì mạch suy nghĩ bị trở ngại, quyết định đi ra ngoài một chút, tìm kiếm linh cảm.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nhìn chằm chằm vào đan phương, nhìn một lần lại một lần...

Sau hai canh giờ, hắn cảm giác cũng đã đủ rồi, lúc này mới sửa sang lại áo bào, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng hắn vừa đi ra ngoài, đã thấy ba tên tu sĩ đi tới từ phía đối diện.

Hai người đi hai bên trái phải là Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc, người đi chính giữa là một tên tu sĩ tuấn tú ngời ngời, oai hùng cao lớn.

Tên tu sĩ này mặc quần áo mộc mạc, trúc quan giày đen, ngoại trừ ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm treo ở bên hông, không còn bất kỳ trang sức gì khác.

Khí tức tu vi của hắn ta là Kết Đan đỉnh phong, căn cơ vững chắc, lúc bước đi như một ngọn núi không cao lại cực kỳ vững vàng, hùng hậu kiên định khiến người ta cảm giác không thể lay động.

Lại không hề kém hơn Chu Diệu Ly!

Con ngươi Bùi Lăng hơi co lại, tu sĩ này thật mạnh! Mặc dù đối phương đã cố hết sức che giấu, nhưng quanh thân mơ hồ truyền đến cảm giác áp lực cường đại, có một khí chất khiến hắn muốn thần phục.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng xua tan sự xúc động muốn tôn sùng, lễ bái đối phương.

Đúng vào lúc này, Tuân Vô Dạng thấy hắn, đôi mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói: "Vương đạo hữu, vừa hay gặp được ở trong này! Đề thi đình lần này có thách thức cực lớn, chúng ta đang muốn bái phỏng đạo hữu cùng nghiên cứu thảo luận một hai."

Bùi Lăng nghe vậy cau mày, bây giờ hắn còn muốn tìm cách vô tình gặp Chu Diệu Ly, ba người này tới rất không đúng lúc!

Càng quan trọng hơn là, nghiên cứu thảo luận đề kiểm tra?

Đây không phải đang làm khó dễ hắn sao?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng uyển chuyển ám chỉ: "Tàn phương khó bổ sung, ta vẫn còn nhiều nghi ngờ không thể giải quyết, đang định đi ra ngoài một chút."

"Không sai!" Nào biết Tuân Vô Dạng nghe vậy, gật đầu nói, "Đề kiểm tra lần này thật sự tối nghĩa thâm ảo! Đề mục của ta là bổ sung một phần đan phương tên là Thông Linh Minh Tâm Đan."

"Không dối gạt đạo hữu, ta luyện đan hơn bốn mươi năm, chưa từng nghe cái tên này."

"Đề mục của ta là bổ túc m Dương Niết Bàn Đan... Cũng chưa từng nghe thấy!" Nam Cung Túc cũng nói, "Đến bây giờ vẫn không có chút manh mối nào."

Lúc này, tu sĩ quần áo mộc mạc kia mở miệng nói: "Ta từng nghe người hầu hạ phụ hoàng nhắc đến, đề thi đình lần này đều do mấy vị cung phụng tạm thời tạo ra, cho nên dù là điển tịch trong Tàng Thư Các, hay là truyền miệng đều không có thứ liên quan."

"Muốn bổ sung tàn phương nhất định phải tiếp thu ý kiến quần chúng."

Cái gì?

Phụ hoàng?

Bùi Lăng khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía tu sĩ kia.

Lúc này, Tuân Vô Dạng vội vàng nói: "Đúng rồi, suýt quên giới thiệu, vị này là đương kim Thập Cửu điện hạ, cũng là sư huynh của tại hạ ở Ngọc Lân thư viện, đều là luyện đan sư ngũ phẩm giống bọn ta."

"Sư huynh, vị này là Vương Cao Vương đạo hữu."

"Hạng nhất thi quận Mi Dương quận chúng ta."

"Lúc thi quận, mười lô đan dược từng viên cực phẩm, ngay cả Đồ Hòa đại sư cũng khen ngợi Vương Cao đạo hữu rất nhiều!"

Thập Cửu điện hạ nhẹ gật đầu, nói: "Vương Cao đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ nói: "Tại hạ Vương Cao, gặp qua Thập Cửu điện hạ."

"Vương đạo hữu không cần đa lễ." Thập Cửu điện hạ đưa tay giả vờ đỡ một cái, hòa nhã nói, "Đại điển luận đan chỉ nói tạo nghệ đan đạo, không nhìn thân phận lai lịch. Bây giờ ta cũng chỉ là một luyện đan sư ngũ phẩm bình thường mà thôi. Ta tên Chung Quỳ Hi, đạo hữu gọi thẳng tên ta là được."

"Chung Quỳ đạo hữu." Bùi Lăng gật đầu một cái, đáp.

Thấy thế, Chung Quỳ Hi hơi mỉm cười, nói đến việc chính: "Không biết đề kiểm tra trong phòng Vương đạo hữu là gì?"

"Ta phải bổ sung tàn phương tên là Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan." Bùi Lăng lấy ra da thú ghi chép tàn phương, mở ra trước mặt ba người.

Ba người nhanh chóng liếc nhìn tàn phương, sau đó khẽ gật đầu, lại là một phần đan phương chưa nghe nói đến.

Vốn Bùi Lăng muốn nhanh chóng đuổi ba người này đi, nhưng Tuân Vô Dạng lại đề nghị: "Tất cả mọi người đã không có manh mối gì, không bằng cùng đến chỗ Vương đạo hữu chỗ nghiên cứu thảo luận một chút?”

Chương 746: Có cao kiến gì?

“Dù sao thi đình cho phép trao đổi lẫn nhau, có thể thấy với các vị cung phụng đưa ra đề kiểm tra lần này, vốn một mình chúng ta không thể hoàn thành được việc này, nhất định phải hợp mưu hợp sức."

"Không sai!" Bùi Lăng còn chưa kịp mở miệng từ chối nhã nhặn, Nam Cung Túc lại đã gật đầu đồng ý, chắp tay nói với Bùi Lăng, "Vương đạo hữu, vậy đành làm phiền!"

Chung Quỳ Hi vội vàng nói tiếp: "Ta để người mang ít trà bánh tới."

Hiển nhiên ba người căn bản không nghĩ Bùi Lăng sẽ không chào đón bọn họ, dù sao đối với một luyện đan sư bình thường tham gia luận đại điển đan mà nói, hiện tại không có việc nào quan trọng bằng việc bổ sung tàn phương.

Không nói đến thân phận và bối cảnh của bọn họ, chỉ nói đến tiêu chuẩn luyện đan đều là luyện đan sư ngũ phẩm, chủ động đến đây tìm tán tu ngũ phẩm ngoại cảnh Vương Cao này cùng thảo luận, dù chưa đến dùng lễ để kết giao, cũng coi như thái độ thân thiết.

Chắc chắn Vương Cao này vui vẻ còn không kịp, sao có thể từ chối chứ?

"Cái này..." Trong lòng Bùi Lăng đau khổ nhưng cũng không thể chối từ, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, "Vậy mời ba vị!"

Thế là, bốn người đi vào tiểu viện của Bùi Lăng, sau khi ngồi xuống bên trong lương đình, Chung Quỳ Hi phân phó một tiếng, chẳng mấy chốc đã có hai con hạc đồng bay tới, mỏ dài ngậm giỏ trúc, lấy ra rất nhiều linh quả trà bánh, bày ra đầy bàn.

Đợi mọi người đều bưng linh trà lên nhấp một ngụm, Chung Quỳ Hi không kịp chờ đợi hỏi: "Vương đạo hữu, ta hiểu rất rõ tạo nghệ đan đạo của Nam Cung viện trưởng và Tuân sư đệ. Năng lực của ngươi đè ép hai người họ, cướp được hạng nhất thi quận Mi Dương quận, có thể nói trong bốn người chúng ta, thuật luyện đan của ngươi là hạng nhất."

"Không biết có ý kiến gì với việc bổ sung tàn phương đan dược này không?"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, sau đó nhanh chóng nói: "Nói ra thật xấu hổ, tại hạ xuất thân tán tu, truyền thừa không hoàn chỉnh. Nền tảng trên mặt luyện đan cũng không vững vàng, lần này đến hoàng triều cũng vì bổ sung nhược điểm ở phương diện này. Nếu có đan phương hoàn chỉnh, tại hạ có thể dễ dàng luyện chế."

"Nhưng bổ sung tàn phương này... Đây là lần đầu tiên tại hạ gặp phải đề mục thế này..."

Nói đến chỗ này, hắn lo lắng ba người tiếp tục hỏi nữa, dứt khoát hỏi ngược lại, "Không biết hiện tại Chung Quỳ đạo hữu có mạch suy nghĩ gì?"

"Cũng có một vài mạch suy nghĩ." Chung Quỳ Hi cũng không giấu giếm, lập tức nói, "Ta muốn bổ sung tàn phương, tên là Huyền Quang Trấn Ách Đan, trong đó đã biết hai vị dược liệu chính, đều là dùng để chữa thương, hóa giải nguyền rủa. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một phần đan phương an dưỡng thương thế, giải trừ nguyền rủa."

"Cho nên dược liệu chính bị thiếu, nhất định cũng có liên quan đến phương diện này..."

"Chỉ là ngoại trừ dược liệu chính, thủ pháp luyện đan cũng có thiếu sót."

"Trong thiên hạ, mấy thứ chữa thương, giải chú vốn nhiều như cá diếc sang sông, suy nghĩ thêm kết quả khác biệt tạo ra từ đủ loại thủ pháp luyện đan, cùng sự tương sinh tương khắc giữa dược liệu, trong chốc lát lại khó mà đánh giá ra thứ cần thiết."

"Càng không nói đến sau khi sàng lọc ra dược liệu có khả năng, còn phải cân nhắc thêm vào bước nào, cùng thêm vào bao nhiêu, cách xử lý trước khi thêm vào..."

"Nếu thời gian thi đình là mấy năm, cho dù mấy tháng, lấy tinh lực và tâm thần duy trì đan dược, chong đèn thâu đêm, thử từng lò một còn dễ giải quyết."

"Nhưng lần này chỉ có thời gian mười ngày, hiển nhiên không thể làm việc lần lượt thử từng cách..."

Nghe vậy, Tuân Vô Dạng khẽ gật đầu, nói: "Chung Quỳ sư huynh nói không sai! Bây giờ, đầu tiên chúng ta phải xác nhận bên trong tàn phương thiếu dược liệu chính nào, đại khái có mấy loại. Trong quy tắc, ngoại trừ có thể đến đan lâu đọc qua điển tịch, chúng ta còn có thể đến Bách Dược trang lựa chọn sử dụng dược liệu."

"Có lẽ điều này là ám hiệu, dược liệu còn thiếu trong đan phương của chúng ta đều có trong Bách Dược trang."

"Cho nên tiếp theo chúng ta không ngại đến Bách Dược trang, thống kê tất cả đồ vật ở bên trong một chút."

"Như thế cũng có thể thu nhỏ phạm vi."

"Nếu không thiên hạ rộng lớn, cho dù là cung phụng hoàng triều, cũng không thể nói đã nhận biết tất cả dược liệu."

"Cứ giả thiết dược liệu chính còn thiếu một cách vô căn cứ, chẳng phải giống với mò kim đáy biển sao?"

Nam Cung Túc cũng khẽ gật đầu, nói: "Đúng! Vậy lập tức có thể thu nhỏ phạm vi rất nhiều. Sau đó chúng ta lại nghiên cứu trình tự luyện đan một chút, suy đoán ra cách nào chắc chắn không thích hợp, vậy có thể loại trừ phần lớn lựa chọn..."

"Điều này cần phải đến đan lâu tìm đọc điển tịch, lấy kiến thức đan đạo mà chúng ta đang nắm giữ, có lẽ còn chưa đủ để loại bỏ tất cả dược liệu chính không có khả năng..."

Ba người ngươi một lời ta một câu, thảo luận khí thế ngất trời.

Bùi Lăng mặt không thay đổi ngồi nghe, lúc bắt đầu hắn còn có thể nghe hiểu một vài mạch suy nghĩ, nhưng thời gian dần trôi qua hắn như đang nghe sách trời, hắn có thể nghe hiểu từng chữ mà ba người nói, nhưng đặt cùng một chỗ căn bản không biết ba người này đang nói thứ gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc thảo luận trong lương đình kéo dài hơn hai canh giờ.

Chương 747: Ngươi cũng là người xuyên không? (1)

Tuân Vô Dạng, Nam Cung Túc và Chung Quỳ Hi đều có thu hoạch rất lớn, cảm thấy chuyến đi này không tệ.

Thậm chí Chung Quỳ Hi còn có linh cảm, không chờ nổi muốn đến Bách Dược trang thống kê và đến đan lâu tìm đọc, quyết định lập tức trở về chỗ ở, khai lò luyện ra một lần, để kiểm tra ý nghĩ của mình, thế là hắn ta vội vàng nói rõ lý do, lập tức đứng dậy cáo từ: "Ta có một vài ý nghĩ bây giờ chưa thể nói tỉ mỉ, chờ sau khi trở về khai lò, dù thành hay bại, đều sẽ cẩn thận chia sẻ với các vị đạo hữu."

Thấy thế, Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc cũng đứng lên: "Chúng ta cũng có thu hoạch, cần trở về khai lò kiểm chứng. Hôm nay đa tạ Vương đạo hữu, đúng là đóng cửa nghiên cứu cũng vô dụng, lần thi đình này những người cùng cấp chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới được... Vương đạo hữu, chờ sau khi chúng ta khai lò lại tụ họp!"

Bùi Lăng tự động không để ý đến câu nói cuối cùng của bọn họ, trong lòng vui sướng.

Tròn hai canh giờ!

Cuối cùng mình cũng vượt qua được!

Về phần lần tiếp theo... Ha ha, chờ những người này vừa đi, hắn sẽ tuyên bố mình đang bế quan luyện đan, xin đừng làm phiền.

Dù sao cũng không thể tụ họp thêm lần nữa, cả đời này cũng không thể.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nở một nụ cười từ tận đáy lòng: "Đạo hữu khách sáo rồi, hôm nay gặp mặt, tại hạ cũng có nhiều ích lợi, đợi lát nữa cũng phải thử khai lò."

"Ba vị đạo hữu đi thong thả!"

Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh cửa sân, mở cửa ra, đưa mắt nhìn ba người rời đi, Bùi Lăng vừa thở phào nhẹ nhõm đang muốn vào nhà, tiếng gõ cửa vang lên, theo đó là một giọng nữ trong trẻo: "Vương đạo hữu, bây giờ ngươi có rảnh không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nghe ra đây là giọng nói của thân phận mà Chu Diệu Ly đang ngụy trang.

Không sai!

Chu Diệu Ly tới rất đúng lúc, hắn có thể trực tiếp bắt đầu luyện đan.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức tiến lên mở cửa.

Két két.

Cửa sân chầm chậm mở ra, Bùi Lăng tỏ ra vốn không quen biết với Chu Diệu Ly, trên mặt lo nghĩ hỏi: "Phiền đạo hữu, tìm ta..."

Còn chưa nói hết câu, hắn đã phát hiện còn có một nữ tu xa lạ đi theo bên cạnh Chu Diệu Ly.

Nữ tu này tuổi tầm đôi mươi, búi tóc kiểu Triêu Vân Cận Hương Kế, trâm ngọc cài đối diện nhau, áo khoác ngoài cộc tay nền trắng viền đỏ thêu điệp luyến hoa, áo ngắn màu ngà tay áo hẹp, váy tám mảnh phối hai màu xanh đỏ, bên hông buộc dải lụa màu trắng kết đồng tâm như ý, ở cuối đeo chuỗi ngọc.

Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt sáng long lanh, sắc môi nhàn nhạt gần như trắng bệch, thoạt nhìn hơi yếu ớt, có vẻ xinh đẹp điềm đạm đáng yêu.

"Đề kiểm tra lần này là bổ sung tàn phương." Chu Diệu Ly nói, "Thuật luyện đan của Vương đạo hữu là hạng nhất thi quận lần này ở Mi Dương quận ta, có thể gọi là vô cùng tinh diệu. Vì vậy chúng ta mạo muội đến đây làm phiền, mong đạo hữu vui lòng chỉ điểm."

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn nữ tu xa lạ kia, sau đó gật đầu nói: "Không sao, mọi người cùng là tán tu, tất nhiên phải giúp đỡ nhau."

"Hai vị, mời!"

Hắn nghiêng người tránh ra, mời khách đi vào bên trong, đến đình nghỉ mát ngồi xuống.

Trà lô linh tuyền do hạc đồng đưa tới trước đó vẫn còn thừa lại, Bùi Lăng cũng lười lại để hạc đồng đi đổi, dứt khoát tìm hai cái chén chưa dùng qua, rót cho các nàng một chén trà nguội.

Sau khi nhận nước trà, Chu Diệu Ly tùy ý nhấp một ngụm, lập tức hỏi: "Vương đạo hữu, không biết ngươi có mạch suy nghĩ gì với việc bổ sung tàn phương không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn rập khuôn giọng điệu nghiên cứu thảo luận vừa rồi của ba người Chung Quỳ Hi, lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai: "Ha ha ha... Thật thú vị! Ai cũng biết Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt mới lên của Trọng Minh tông có ân oán cực sâu với Chu Diệu Ly, ngươi là thủ hạ của Lệ Liệp Nguyệt, lại có thể khiến Chu Diệu Ly nể trọng ngươi như thế?"

"Không biết Lệ Liệp Nguyệt có biết việc này không?"

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn về phía nữ tu trông thì yếu đuối kia, thản nhiên nói: "Phiền đạo hữu, vị này là?"

"À, ta suýt quên giới thiệu cho các ngươi." Chu Diệu Ly đặt chén trà xuống, kéo tay nữ tu kia, thân thiết mỉm cười nói, "Vị này là Thu Nhạn Thư, Thu muội muội."

"Nàng là hạng tư thi quận Tắc Sơn quận, mới gặp trên đường có trò chuyện vài câu, cũng hơi hợp ý."

"Thu muội muội nghe nói danh tiếng của Vương đạo hữu cũng hơi hâm mộ."

"Thế là ta tự tiện quyết định, dẫn nàng đến đây bái phỏng."

"Không làm phiền đạo hữu chứ?"

Cùng lúc đó, nàng bí mật truyền âm cho Bùi Lăng: "Đây là chân truyền Vô Thủy sơn trang, Tuyệt Tâm Tử!"

"Lần này tộc ta làm việc, dù thành công hay thất bại, chắc chắn cuối cùng vẫn phải vu oan cho Vô Thủy sơn trang."

"Bên Bùi sư đệ ngươi cũng thế."

"Nếu thành công, đó là Thánh tông ta tính toán kín kẽ, làm vẻ vang uy danh tông môn ta!"

"Nếu thất bại, dù sao cũng là Vô Thủy sơn trang giở trò quỷ, để bọn họ chịu tội thay đi!"

"Vốn tộc ta sắp xếp 'chứng cứ' khác, nhưng không ngờ Tuyệt Tâm Tử lại chủ động tìm tới cửa."

"Có thể thấy đây là cơ hội trời cho!"

Bùi Lăng giật mình, trong đầu xuất hiện một đống lớn dấu chấm hỏi.

Vô Thủy sơn trang?

Tuyệt Tâm Tử?

Chương 748: Ngươi cũng là người xuyên không? (2)

Thánh tông làm việc, Vô Thủy sơn trang chịu tội thay?

Cái này...

Mãi sau hắn mới tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu, trước tiên không quan tâm những chuyện này!

Dù sao cũng không liên quan tới mình.

Lập tức, Bùi Lăng nói: "Không sao, thêm một người thì thêm một mạch suy nghĩ, biết đâu có thể nhanh chóng giải ra tàn phương hơn."

Vừa nói vậy vừa truyền âm cho nàng hỏi: "Chu sư tỷ, vậy ngươi dẫn nàng tới gặp ta vì mục đích gì?"

"Vậy làm phiền Vương đạo hữu." Chu Diệu Ly gật đầu một cái, đồng thời bí mật truyền âm nói, "Nhiệm vụ của nàng là ám sát hạng nhất lần đại điển luận đan này. Ta dẫn nàng tới làm quen với ngươi, đầu tiên là vì đề phòng sau khi ngươi đoạt hạng nhất, nàng giết lầm đồng đạo; thứ hai là nàng cũng bó tay với tàn phương, cần sư đệ giúp đỡ."

"Đương nhiên, đệ tử Thánh tông chúng ta không có chuyện làm việc không công."

"Ta đã nói với nàng, nếu muốn sư đệ giúp nàng bổ sung tàn phương, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng."

"Nàng đồng ý sau khi chuyện thành công, sẽ làm một việc cho sư đệ."

"Nhưng rốt cuộc có giúp nàng hay không, còn phải xem ý sư đệ."

Nghe vậy, Bùi Lăng vừa nói lại những cách giải quyết mà đám người Chung Quỳ Hi đã tổng kết được để qua loa tắc trách, vừa nhanh chóng suy nghĩ trong lòng.

Việc bổ sung tàn phương không hề khó khăn với mình.

Nhưng không ngờ Chu Diệu Ly lại tin tưởng hắn như vậy...

Không, Chu Diệu Ly đơn thuần là người ngoài nghề, nàng căn bản không biết độ khó khi bổ sung tàn phương!

Chắc chắn cảm thấy hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, bổ sung mấy cái tàn phương cũng đơn giản như ăn cơm uống nước.

Ngược lại điều kiện mà chân truyền Vô Thủy sơn trang đã đồng ý... Hứa hẹn của đệ tử Ma môn, có hay không cũng giống nhau?

Đang nghĩ ngợi, bên tai Bùi Lăng lại vang lên truyền âm của Tuyệt Tâm Tử: "Bùi sư đệ không cần căng thẳng như vậy. Dù sao thế giới này là giả, dù Lệ Liệp Nguyệt biết ngươi tự mình cấu kết làm bậy với Chu Diệu Ly, đánh chết ngươi dưới lòng bàn tay, ngươi cũng không chết thật, cho nên không có gì phải sợ!"

Thế giới là giả?!

Bùi Lăng lập tức giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tuyệt Tâm Tử, lời này có ý gì?

Đối phương cũng là người xuyên không?

Không đợi hắn phản ứng, đã nghe Tuyệt Tâm Tử tiếp tục truyền âm nói: "Ha ha, những chuyện này, chắc chắn mấy lão gia hỏa dối trá Trọng Minh tông kia không nói cho ngươi biết cái gì hết đúng không? Những người này vì lợi ích riêng, âm tàn độc ác, cố hết sức giấu giếm chân tướng, một chân linh sau khi hạ giới như ngươi sẽ hoàn toàn quên mất nguồn gốc, hoàn toàn coi mình là một sinh linh bình thường sinh ra ở bản giới, thành thật, cần cù chăm chỉ vì tông môn, không, phải nói là làm trâu làm ngựa cho những lão gia hỏa kia!"

"Hơn nữa, đối mặt với sự thúc ép và sai khiến của những lão gia hỏa kia, cũng không dám có lòng phản kháng!"

"Trên thực tế, những người có tư cách hạ giới như chúng ta, không ai không có chỗ dựa vững chắc ở thượng giới."

"Nếu không sao có thể có cơ duyên rèn luyện bản tâm như vậy?"

"Ví dụ như ta chính là Tuyệt Tâm Tiên Tôn ở thượng giới."

"Vì vậy sau khi thức tỉnh đã từ bỏ cái tên ở giới này, lấy tôn hiệu ngày xưa thành đạo hiệu."

"Dù sao hiện tại thực lực chưa khôi phục, còn phải khiêm tốn."

"Sư tôn sư thúc, sư huynh đệ tỷ muội của ta, có người là Đại La Kim Tiên, có người còn là Hồng Trần Chi Tiên, còn có... Trang Chủ hiện tại của Vô Thủy sơn trang ta từng là một đời Tiên Đế, về phần tổ sư khai tông, thực lực đã đến tình trạng khó mà miêu tả ở thượng giới..."

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm túc, lúc đầu còn nghe rất nghiêm túc.

Tưởng đối phương cũng là người xuyên qua giống mình, lại biết một chút bản chất và bí mật của thế giới này.

Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu nhíu mày.

Tuyệt Tâm Tử này... Hình như đầu óc không quá bình thường?

Thấy Tuyệt Tâm Tử tinh thần phấn chấn, vẻ mặt phấn chấn truyền âm cho Bùi Lăng, Chu Diệu Ly hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Nàng bình tĩnh truyền âm cho Bùi Lăng nói: "Ngươi không cần để ý đến nàng, đầu óc đệ tử Vô Thủy sơn trang không được tốt lắm."

"Cả môn phái bọn họ đều cho rằng toàn bộ thế giới là một lồng giam huyễn cảnh to lớn."

"Tất cả mọi thứ trong lồng giam đều là giả."

"Bao gồm sinh lão bệnh tử."

"Toàn bộ bọn họ đều là tiên nhân thượng giới hạ phàm, mục đích tới lồng giam này là rèn luyện tâm cảnh."

"Cách rèn luyện vô cùng kỳ quặc, luôn muốn mọi người hiểu rõ và công nhận."

"Trong đó xu hướng chính là cho rằng làm chuyện gì cũng phải thích gì làm nấy, cố gắng đạt tới mức suy nghĩ thông suốt!"

"Điều này có liên quan đến công pháp tu luyện của Vô Thủy sơn trang, dù sao chỉ cần đệ tử bái nhập Vô Thủy sơn trang đều cho là như vậy."

"Vậy cũng rất tốt, chỉ cần chúng ta chính miệng thừa nhận Vô Thủy sơn trang là người đứng đầu ma đạo, nói vài lời tốt đẹp là có thể để bọn họ xông pha chiến đấu phía trước, liều mình chặn đường ở phía sau."

"Hơn nữa, nếu Tuyệt Tâm Tử này tự nhận là Tiên Tôn giáng trần, vô cùng kiêu ngạo khoác lác."

"Nàng đã hứa hẹn với sư đệ, mặc kệ sư đệ nhắc tới điều kiện gì, chỉ cần nàng có thể làm được tuyệt đối không nuốt lời."

Nghe đến đây, sắc mặt Bùi Lăng trở nên vô cùng kỳ quái.

Chương 749: Hoàng triều dương mưu (1)

Nếu không phải với thực lực hai vị chân truyền của trước mắt, bất kỳ một người nào cũng có thể dùng một ngón tay đè chết hắn, hắn còn tưởng hai người này đang kết phường diễn với hắn!

Thế nhưng, mặc dù hiện tại hắn không thể xác nhận độ thật giả của những việc khác, nhưng đầu óc Tuyệt Tâm Tử Vô Thủy sơn trang này thật sự có chút vấn đề.

Thế là Bùi Lăng không tiếp tục để ý Tuyệt Tâm Tử nữa, mà truyền âm với Chu Diệu Ly nói: "Ta có thể thử giúp nàng bổ sung tàn phương, nhưng luyện chế đan dược cụ thể phải do nàng tự nghĩ biện pháp."

"Vậy là được rồi." Chu Diệu Ly tùy ý truyền âm nói, "Mặc dù đầu óc của người Vô Thủy sơn trang đều có vấn đề, nhưng việc nắm giữ kỹ nghệ vẫn không có vấn đề. Tuyệt Tâm Tử này bị phái tới chấp hành nhiệm vụ như vậy, kỹ nghệ luyện đan của mình cũng không kém, nếu không cũng không lấy được hạng tư Tắc Sơn quận."

"Chỉ là bổ sung tàn phương cần đầu óc, đối với nàng mà nói việc này khó như lên trời."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Tuyệt Tâm Tử, nói: "Thu đạo hữu có thể để ta nhìn đan phương của ngươi trước không?"

Tuyệt Tâm Tử mỉm cười, chợt lấy ra một phần da thú trải rộng chữ vân triện từ trong túi trữ vật, sảng khoái nói: "Mời Vương đạo hữu xem qua."

Còn chưa nói hết câu, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

...

Một lát sau, Bùi Lăng thu nhận sử dụng đan phương của Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử xong, ba người lại tùy tiện trò chuyện vài câu, sau đó hai tên nữ tu ngầm hiểu cáo từ: "Trò chuyện với Vương đạo hữu một lúc, chúng ta được lợi rất nhiều."

"Hiện tại dự định trở về lại suy nghĩ một chút, nếu vẫn không phù hợp, chỉ sợ tiếp theo còn tiếp tục làm phiền Vương đạo hữu."

"Hai vị đạo hữu khách sáo." Bùi Lăng chắp tay nói, "Bởi vì cái gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng, sau khi trò chuyện với hai vị đạo hữu, tại hạ cũng có thu hoạch."

"Hai vị đạo hữu đi thong thả, tại hạ cũng phải lập tức đi kiểm tra một chút những suy đoán vừa nghĩ ra."

Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Chu Diệu Ly nói: "Chẳng mấy chốc ta sẽ nhanh chóng bổ sung những tàn phương này, chỉ là ta không quá yên tâm với Tuyệt Tâm Tử, kính xin Chu sư tỷ tìm một cơ hội đến đây gặp mặt riêng."

Chu Diệu Ly truyền âm nói: "Được."

Ngoài miệng thì nói: "Lúc này không còn sớm, Vương đạo hữu dừng bước, chúng ta tự trở về được."

Trong chốc lát, đưa mắt nhìn hai người rời đi, cuối cùng trong tiểu viện đã khôi phục sự yên tĩnh, Bùi Lăng đang muốn nhân cơ hội này xem xét thuật pháp và thần thông được ban thưởng trong thi quận một chút, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Vương đạo hữu, có thể làm phiền chút không?"

Đây là giọng nói của Diệp Mãn Nguyệt...

Bùi Lăng nhướn mày, nghĩ cũng biết chắc chắn đối phương tìm đến hắn để hỏi han vấn đề tàn phương!

Đề thi đình lần này rất khó khăn, ngay cả luyện đan sư ngũ phẩm như Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc, còn có Chung Quỳ Hi xuất thân hoàng gia cũng phải đến tìm hắn thảo luận. Tạo nghệ đan đạo của những người khác còn không bằng ba vị luyện đan sư này, tất nhiên càng muốn tìm luyện đan sư cao minh hơn nghiên cứu thảo luận.

Bùi Lăng là hạng nhất thi quận Mi Dương quận, chắc chắn là đối tượng mà các đan sư thông qua thi quận Mi Dương quận khác ưu tiên cân nhắc đến nghiên cứu thảo luận!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm: "Ta đang luyện đan, trong thời gian ngắn không thể thoát thân."

Ngoài cửa, Diệp Mãn Nguyệt khẽ giật mình, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, Vương đạo hữu, ta không biết, hy vọng không làm phiền đạo hữu."

Nói xong nàng vội vàng thi triển một cái 【 Tĩnh Thanh thuật 】 cho mình, lúc này mới cẩn thận nhanh chóng rời đi.

Chỉ là, Diệp Mãn Nguyệt đi rồi, chẳng mấy chốc lại có mấy tên luyện đan sư khác kết bạn mà đến, muốn bái phỏng vị hạng nhất thi quận này, nhận được chút chỉ điểm.

Đông đông đông...

Tiếng gõ cửa vang lên: "Vương đạo hữu, chúng ta mạo muội đến đây bái phỏng, mong rằng đạo hữu không tiếc chỉ điểm..."

"Ta đang luyện đan, trong thời gian ngắn không thể mất tập trung." Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm.

Người ngoài cửa nghe vậy, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn biết điều xin lỗi rời đi.

Tiếp tục như thế không được!

Bùi Lăng nhíu mày lại, tiếp tục như thế chỉ sợ ai ai cũng muốn tìm đến mình.

Hắn vội vàng lấy ra một phần tài liệu cấp thấp trong túi trữ vật làm thành một cái thẻ bài, viết ở bên trên: "Đang luyện đan, đừng làm phiền."

Ngay sau đó, nhân lúc ngoài cửa vẫn chưa có người đến đây, nhanh chóng treo bảng hiệu ra ngoài.

Sau một lát, quả nhiên lại có luyện đan sư tìm tới.

Lúc đầu chỉ có luyện đan sư Mi Dương quận, nhưng dần dần cũng không biết là ai truyền "hạng nhất thi quận Mi Dương quận ta đang thử luyện đan, không tiện làm phiền" thành "hạng nhất thi quận Mi Dương quận ta đã tìm ra mạch suy nghĩ, đang bắt đầu luyện đan, dự định là người đầu tiên thông qua thi đình".

Thế là, luyện đan sư quận khác đều ngồi không yên.

Bao gồm những hạng nhất thi quận kia, sau khi rất sợ hãi cũng lần lượt tự mình đến đây, hy vọng sau khi Bùi Lăng hoàn thành luyện đan, là người đầu tiên tiến lên bắt chuyện, hỏi thăm mạch suy nghĩ và đối sách.

Chương 750: Hoàng triều dương mưu (2)

Đương nhiên, vì ở cổng có treo bảng hiệu, không ai dám làm phiền, đều nín thở tập trung, yên tĩnh chờ đợi.

Trong lầu ở tiểu viện.

Sau khi đóng chặt cửa sổ, mở ra trận pháp ngăn cách tiếng động ngoại giới, hoàn toàn yên tĩnh.

Không ai đến gõ cửa nữa, cuối cùng Bùi Lăng có thể ổn định tinh thần, làm việc mình muốn làm.

Hắn lấy ra hai cái ngọc giản từ trong túi trữ vật, đây là thuật pháp và thần thông do thi quận ban thưởng.

Mặc dù hệ thống đã sớm thu nhận sử dụng, nhưng vì vừa truyền tống đến Lam Kinh đã bắt đầu thi đình ngay, cho đến bây giờ hắn còn chưa kịp nhìn.

Lúc này, Bùi Lăng kiểm tra ngọc giản ghi chép thuật pháp trước, thuật pháp bên trong tên là 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 .

Môn thuật pháp này có thể điều khiển đan hỏa, hóa thành hình thú đối địch.

Biến thành hình thú trong chiến đấu có thể thôn phệ pháp lực đối thủ, lại có thể phá giải loại thuật pháp âm tà, hóa thành nhiên liệu đan hỏa, tăng cường uy năng đan hỏa.

Nghe cũng không tệ lắm nhưng đây là thuật pháp Kết Đan kỳ, bây giờ Bùi Lăng không tu luyện được.

Thế là hắn lại cầm cái ngọc giản thứ hai lên.

Trong này ghi lại một môn thần thông tên là 【 Cầm Thiên Thủ 】 .

Đoạn đầu của ngọc giản nói: "Bát Hoang Cửu Uyên, không có gì không thể cầm..."

Nó được miêu tả khí phách hùng vĩ, có hái trăng bắt sao, dời núi đoạn biển.

Ừ, đây là thần thông Nguyên Anh kỳ!

Bùi Lăng nhíu mày, hiện tại hắn không thể học được hai môn thuật pháp và thần thông này.

"Ban thưởng thuật pháp Kết Đan kỳ cũng là bình thường." Hắn thu hồi ngọc giản, trầm ngâm, "Dù sao trừ ta ra, gần như luyện đan sư có thể thông qua thi quận đều là tu vi Kết Đan."

"Nhưng thần thông Nguyên Anh kỳ này... Đổi thành thần thông Kết Đan kỳ thì tốt!"

"Hiện tại chỉ có thể nhìn, trong thời gian ngắn căn bản không thể tu luyện."

"Hoàng triều lấy thần thông cao giai như vậy ban thưởng cho hạng nhất thi quận, chắc chắn không phải vì không có thần thông Kết Đan kỳ thích hợp, mà là vì giữ người..."

"Nếu hạng nhất là luyện đan sư bản thổ hoàng triều, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì!"

"Nhưng nếu là tán tu luyện đan sư ngoại lai, sau khi lấy được ban thưởng trực tiếp trở về chỗ cũ, vậy chẳng phải hoàng triều bị thua trắng một lần sao?"

"Thế nhưng mang theo môn thần thông Nguyên Anh tạm thời học không được này, chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của tán tu cao giai, thậm chí cả ma tu."

"Như thế, tán tu luyện đan sư nhận được ban thưởng, vì bảo đảm sự an toàn cho bản thân và người nhà bạn bè, chỉ có thể tập thể định cư hoàng triều... Đây là dương mưu, dù mọi người có thể đoán được ý đồ của hoàng triều, cũng không thể từ bỏ thần thông cao giai đã tới tay..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu.

Bây giờ hắn đã cách Kết Đan không xa.

Về phần sau này Nguyên Anh, tất nhiên còn cần một khoảng thời gian không ngắn.

Nhưng chắc chắn lúc đó hắn đã sớm trở lại Trọng Minh tông, ở trong hành cung của Lệ sư tỷ, căn bản không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm gì.

Bùi Lăng tạm thời bỏ qua hai cái ngọc giản này, lấy ra đan phương mà thi quận ban thưởng, cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ...

Rừng trúc dày đặc như biển.

Ở giữa rừng trúc lộ ra đường mòn quanh co tĩnh mịch, cuối cùng là một gian lầu nhỏ màu xanh, đó là nơi ở của Chu Diệu Ly trong lúc thi đình.

Vào lúc này, lầu nhỏ đang mở ra đủ loại pháp trận cấm chế.

Chu Diệu Ly đóng giả Phiền Quất Tụng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt mở ra một tấm da thú, đó là đề kiểm tra của nàng.

Nàng đang cau mày, thỉnh thoảng trong tay lại cầm một gốc dược liệu, do dự một chút lại đặt xuống, đổi thành một gốc khác...

Vẻ mặt hành động như này, rõ ràng là đang yên lặng suy nghĩ vì việc bổ sung tàn phương.

Nhưng trên thực tế...

"Ta đã tiến vào thi đình, tất cả thuận lợi." Chu Diệu Ly âm thầm kết động pháp quyết, giải trừ một đạo thần niệm phong ấn trong sợi tóc của mình, chợt truyền âm nói.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột ngột vang lên trong đầu nàng: "Rất tốt! Có nắm chắc đề thi đình không? Nếu không nắm chắc, trong tộc còn có mấy vị luyện đan sư sắp xếp ở quận khác, đều có thể tới giúp ngươi."

"Tạm thời không cần." Chu Diệu Ly bình tĩnh nói, "Làm vậy chắc chắn sẽ khiến Lưu Lam hoàng triều chú ý."

"Hiện tại bên Vương Cao đã có mạch suy nghĩ giải đề, một mình hắn giúp ta là được."

Bên Bùi Lăng vừa đảm bảo với nàng xong, cho nên hiện vẫn chưa cần dùng đến ám tử trong tộc.

Chuyện này là chuyện rất tốt với nàng và những ám tử kia.

Dù sao, hiện tại đang ở Lam Kinh Lưu Lam hoàng triều, có thể nói đang đứng ngay dưới mí mắt đám cao tầng hoàng triều, bất kỳ sơ suất gì đều có thể để lộ ra sơ hở, từ đó thất bại trong gang tấc!

Lại nói, những ám tử do trong tộc sắp xếp chưa chắc đã giỏi hơn Bùi sư đệ ở phương diện luyện đan.

Bùi sư đệ là nhân tài do Cửu A Lệ thị sắp xếp tới cướp đoạt hạng nhất đại điển luận đan!

"Dù sao Vương Cao kia cũng chỉ là một tán tu luyện đan sư. Vào lúc quan trọng cũng không đáng tin!" Giọng nói trong đầu nhắc nhở.

"Ta tự có chừng mực!" Chu Diệu Ly trầm giọng nói, "Hiện tại đừng lãng phí thời gian, nhanh nói việc chính đi!"

Chương 751: Mưu đồ Dược Tiên Nữ

"Sau khi tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', bước tiếp theo ta nên làm như thế nào?"

Trận cuối cùng của đại điển luận đan cũng là chỗ ban thưởng, "Tiểu Tự Tại Thiên" là một tòa động thiên đơn độc, sau khi tiến vào, dù dùng bí thuật của Phù Quang Tư Hồng thị, cũng không thể liên lạc với bên ngoài.

Cho nên trong mấy ngày thi đình, nàng nhất định phải biết rõ tất cả sắp xếp và kế hoạch của Tư Hồng thị, nếu không một khi tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", nàng còn không biết cần phải làm gì, có bao nhiêu sự giúp đỡ.

Giọng nói trong đầu hơi dừng lại, một lát sau, mới nói: "Trong mỗi khoá đại điển luận đan, 'Tiểu Tự Tại Thiên' sẽ mở ra ba ngày, chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ."

"Từ khi đan tổ rời đi, 'Tiểu Tự Tại Thiên' do Dược Tiên Nữ quản lý."

"Nhưng sau khi mất đi chủ nhân, bản thể của nàng ngủ say nhiều năm, trừ khi cảm ứng được nguy hiểm, nếu không sẽ không thức tỉnh."

"Sau khi luyện đan sư vượt qua thi đình vào bên trong, Dược Tiên Nữ sẽ gọi ra số lượng phân thân giống vậy đi theo bên cạnh, một mặt là chỉ điểm quy tắc tỷ thí trong trận cuối cùng của đại điển luận đan; mặt khác, trong 'Tiểu Tự Tại Thiên' sẽ có một vài nguy hiểm, Dược Tiên Nữ là tiên dược hóa thân, tâm tư tinh khiết, sẽ cứu chữa luyện đan sư gặp nạn bất cứ lúc nào, đề phòng hắn xảy ra chuyện."

"Kế hoạch của chúng ta là sau khi tất cả đan sư tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên', sắp xếp người của chúng ta không ngừng gặp nạn, bị thương, tiêu hao lực lượng phân thân của Dược Tiên Nữ!"

"Sau khi dùng cách này để giải quyết tất cả phân thân Dược Tiên Nữ, không thể lập tức tới gần bản thể của nàng."

"Dù sao cũng là tiên dược vạn năm, bản thể vô cùng cường đại, còn có thể điều động đủ loại cấm chế ở 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Cho dù đang trong quá trình ngủ say, chỉ cần cảm nhận được bất kỳ địch ý nào tới gần, sẽ lập tức tỉnh lại đón địch."

"Thậm chí không cần bản thể hoàn toàn thức tỉnh, chỉ thủ vệ mộc tinh xung quanh bản thể liên thủ lại, đã đủ để nghiền ép tất cả ở bên trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'..."

"Cho nên bước thứ hai là chờ đợi lão tổ ra tay!"

"Lão tổ đã hẹn sẵn với Vô Thủy sơn trang, sẽ cùng lúc ra tay ở bên ngoài, chặt đứt sự liên hệ của 'Tiểu Tự Tại Thiên' với chủ giới!"

"Cứ vậy, 'Tiểu Tự Tại Thiên' ngăn cách với pháp tắc chủ giới, Dược Tiên Nữ sẽ rơi vào tầng ngủ say càng sâu hơn ở trong một khoảng thời gian, không thể nhận ra cảm giác địch ý tới từ bên ngoài, thực lực thủ vệ mộc tinh chung quanh cũng mười không còn một, ngươi sẽ có cơ hội tới gần Dược Tiên Nữ!"

"Đương nhiên, Lưu Lam hoàng triều sẽ không ngồi nhìn, cho nên thời gian này, nhiều lắm chỉ có thể duy trì nửa canh giờ."

"Trong vòng nửa canh giờ này, ngươi nhất định phải dẫn người tìm tới bản thể Dược Tiên Nữ, sau khi lấy được nó, lấy Ngũ Hành Thiên La Phá Giới trận bàn trốn xa vạn dặm, rời đi 'Tiểu Tự Tại Thiên' và Lam Kinh!"

"Yên tâm!"

"Nhiệm vụ của ngươi đến đây thôi."

"Một khi vận dụng Ngũ Hành Thiên La Phá Giới trận bàn, sẽ có trưởng lão đi tìm ngươi, thuận tiện dẫn ngươi và bản thể Dược Tiên Nữ rời khỏi hoàng triều, trở về Thánh tông."

Chu Diệu Ly nghiêm túc ghi lại tất cả, lại hỏi một vài chi tiết, sau khi xác nhận không có vấn đề liền truyền âm nói: "Ta đã biết."

Nói xong, nàng bỗng nhiên đưa tay mơn trớn châu ngọc cắm đầy trên búi tóc, bình tĩnh xóa đi đạo thần niệm kia trong sợi tóc!

Cùng lúc đó, Mi Dương thành.

Trong mật thất dưới tiểu viện, Tư Hồng Lôn Sơn kêu lên một tiếng đau đớn.

Thần niệm mà hắn ta để lại trên một vật tùy thân của Chu Diệu Ly đã bị Chu Diệu Ly xóa đi!

Đương nhiên, đây là kế hoạch do Tư Hồng thị vạch ra trước kia.

Mặc dù Lưu Lam hoàng triều cũng không từ chối ma tu muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa tham gia, nhưng mỗi một vòng kiểm tra sau tuyển chọn, đều tiến hành hai tầng kiểm tra nhục thân và thần hồn với luyện đan sư.

Trong thời gian này, nếu Chu Diệu Ly mang theo thần niệm của Tư Hồng Lôn Sơn, chắc chắn không thể lừa được hoàng triều đã góp nhặt kinh nghiệm sau khi lần lượt tổ chức đại điển luận đan.

Cho nên sau khi kết thúc thi quận mới ký thác đạo thần niệm này vào trong đầu tóc Chu Diệu Ly, lại dùng cách đặc thù để phong ấn, nhất định phải dùng pháp quyết tương ứng mới có thể thức tỉnh lại.

Dù sao, sau khi thi đình, phần kiểm tra tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" sẽ nghiêm ngặt hơn bất kỳ một vòng nào trước đó.

Nếu Chu Diệu Ly tiếp tục mang theo đạo thần niệm này, cho dù là trạng thái phong ấn, chắc chắn cũng bị điều tra ra.

Đến lúc cuối cùng hoàn thành trao đổi kế hoạch, cũng sẽ lập tức xóa đi!

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Lôn Sơn quay đầu, hỏi: "Bây giờ tình hình Mi Dương quận như thế nào?"

Phiền Đức Xương đứng bên cạnh vội vàng khom người nói: "Hồi trưởng lão, trên dưới quận thành còn đang phong cấm, quan phủ đang loại bỏ từng nhà."

Tư Hồng Lôn Sơn gật đầu một cái, nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn tiếp theo Chu Diệu Ly có thể thành công trà trộn vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Nhưng Lưu Lam hoàng triều cũng không phải người ngu!"

"Nếu trong thành vẫn không điều tra ra ma tu, thậm chí tiếp theo cũng không tìm ra chút tung tích nào. Vậy chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ ma tu chân chính đã trà trộn vào trong những luyện đan sư thông qua thi quận tiến về đế đô!"

Chương 752: Đan lâu, Bách Dược trang (1)

"Cứ vậy, chỉ sợ bên Chu Diệu Ly sẽ có rất nhiều rắc rối và chuyện ngoài ý muốn..."

"Lập tức sắp xếp người tiếp tục ra tay với luyện đan sư trong thành, còn có phủ thành chủ, quận thủ phủ các nơi!"

"Phải khiến tất cả mọi người đều cho rằng, ma tu bọn họ muốn tìm còn ở trong thành!

"Hơn nữa vì trong quận quản lý quá nghiêm ngặt, đã đến tình trạng làm việc không từ thủ đoạn!"

"Tóm lại, khiến việc này ồn ào càng lớn càng tốt, cố hết sức hấp dẫn sự chú ý của hoàng triều, để giảm bớt nghi ngờ cho bên Chu Diệu Ly."

Phiền Đức Xương vội vàng đáp: "Vâng!"

Nói xong, hắn ta muốn cáo lui đi sắp xếp, nhưng bị Tư Hồng Lôn Sơn gọi lại: "Chờ chút."

Tư Hồng Lôn Sơn như nghĩ tới điều gì đó, lấy ra một khối ngọc giản hoàn toàn mới từ trong túi trữ vật, nhắm mắt tập trung, sau khi rót vào mấy đạo công pháp thuật pháp, ném nó cho Phiền Đức Xương, phân phó nói, "Trong này đều là một vài công pháp thuật pháp Vô Thủy sơn trang, trải qua sự sửa chữa của tông môn, có hiệu quả cực nhanh."

"Ngươi cầm đi, để thuộc hạ nhanh chóng tu luyện hoàn thành!"

"Nhớ kỹ!"

"Một khi người ra tay bị quan phủ bắt được, người kia nhất định phải chết!"

"Vô Thủy sơn trang không có người sợ chết, hiểu rõ chưa?"

Trong lòng Phiền Đức Xương nghiêm nghị, không hề chậm trễ gật đầu: "Vâng!"

Trong tiểu lâu giữa biển trúc, Chu Diệu Ly kết thúc truyền âm sửa sang lại váy sam, sau khi thu hồi da thú và dược liệu lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Ra cửa, nàng không lập tức đi tìm Bùi Lăng, mà đi đến đan lâu trước.

Đan lâu ở phía tây nam Hân Tụy quán, nhìn từ vẻ ngoài là một tòa lầu các năm tầng màu trắng, bảo đỉnh mạ vàng, cột trụ sơn đỏ thẫm, trên quảng trường lát gạch xanh vô cùng rộng rãi, điêu khắc trăm thú vạn hoa sống động như thật.

Ổ chỗ cửa chính có hai hàng binh lính giáp trụ tươi sáng đứng hầu.

Sau khi đi vào bên trong, chỉ thấy trong một gian phòng đối diện sắp xếp một cái bàn, một tu sĩ lớn tuổi áo bào xanh giày đen, đầu đội khăn mềm, mặt trắng râu bạc trắng đang buồn bực ngán ngẩm ngồi đó lật xem một bản cổ tịch.

Phát hiện Chu Diệu Ly đi vào bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đan sư tự vào bên trong tìm đọc, nếu muốn tìm điển tịch gì mà tìm không thấy, cũng có thể đến đây hỏi thăm hạ quan."

"Được." Chu Diệu Ly lên tiếng, một mình đi vào trong.

Chỉ thấy bên trong là từng dãy sách cổ, ngọc giản, da thú, bày trên giá sách gỗ cao đến tận nóc nhà.

Giá sách gỗ có tác dụng khu trùng trừ tà, là giống cây từ thời thượng cổ cực kỳ trân quý.

Ở nơi đây lại không tiếc sử dụng, có thể thấy được tầm quan trọng của những điển tịch này.

Bên trong góc trưng bày từng lư hương Toan Nghê lớn khoảng quả đấm, bên trong đốt Cửu Chuyển Tất Túc Hương dùng để xua đuổi ác khí.

Ở giữa giá sách đã có một vài người đi lại, đọc sách.

Nhìn từ quần áo của bọn họ, hiển nhiên cũng là luyện đan sư tham gia lần thi đình này.

Chu Diệu Ly liếc qua còn thấy mấy người rõ ràng là dị tộc, đang cầm ngọc giản nằm sấp trong góc trầm tư suy nghĩ, cũng không hề hay biết trên đầu đã lộ ra lỗ tai xù lông.

Đầu tiên nàng cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, sau đó đi lên lầu hai, bố cục trên lầu hai cũng giống với lầu một, chỉ là nội dung có chỗ khác biệt.

"Chắc là càng lên trên càng cao thâm hơn." Nghĩ vậy, Chu Diệu Ly trực tiếp đến lầu năm, giả vờ lật xem mấy quyển sách.

Lề mề một lát, cảm giác cũng đã gần đủ rồi, nàng mới thản nhiên rời khỏi đan lâu, đi đến Bách Dược trang sau Hân Tụy quán.

Thật ra Bách Dược trang là hậu hoa viên của Hân Tụy quán, hai bên có cửa hông để đi qua.

Không giống với đan lâu có thể tùy ý ra vào, nơi đây lại phải cẩn thận kiểm tra thân phận luyện đan sư, để xác định nàng có thu hoạch dược liệu vượt hạn mức miễn phí không.

Chu Diệu Ly đăng ký xong, mới được cho phép đi vào.

Đi xuyên qua cửa hông, trước tiên phải đi qua một đường hành lang đầy hoa lăng tiêu dài đến vài chục trượng, hai bên đều là tường cao xây bằng gạch đá thanh ngọc, bên trên rêu xanh mềm mại dày đặc như thảm chiên.

Đỉnh đầu là từng bông hoa lăng tiêu vặn vẹo, xoay quanh nở rộ, đóa hoa màu đỏ cam rủ xuống từng đống, trông rất đẹp mắt.

Đi đến cuối đường hành lang là một cửa động hình hồ lô, rất nhiều cây sắn dây leo trèo bám đầy trên đó, lúc này mấy sợi dây leo nhẹ nhàng rủ xuống, trong kẽ hở lộ ra một mặt bức tường, miêu tả đủ loại hình ảnh dược liệu.

Đi vòng qua bức tường, trước mặt lại là từng mảnh dược điền rộng mở trong sáng, trồng trọt đủ loại dược liệu, ở nơi xa hơn một chút còn có thú lan, nuôi nhốt đủ loại phi cầm tẩu thú.

Ở giữa có dòng nước róc rách ngăn cách dược điền thành mấy mảnh lớn, hoa lá lưu luyến trên mặt nước, lại có rất nhiều dược vật sống dưới nước, hội tụ thành hồ ở nơi xa, bởi vì chạm đất hình so le còn tạo thành một cái thác nước nho nhỏ.

Đứng đằng xa nhìn lại, bọt nước như châu ngọc, thỉnh thoảng thấy Thủy tộc dị sắc nhảy nhót.

Chu Diệu Ly đi xung quanh nhìn một vòng, nàng đều nhận biết những dược liệu này, hơn nữa nàng đã dùng qua vài thứ khá trân quý trong số đó.

Chương 753: Đan lâu, Bách Dược trang (2)

Mặc dù thao tác luyện đan thực tế của nàng cực kỳ không thuận lợi, nhưng là chân truyền Thánh tông, có tầm mắt mà tu sĩ tầm thường không thể so sánh, hiếm có loại thiên tài địa bảo nào trên thế gian này mà nàng xa lạ.

Chỉ có điều, dù sao vừa tiếp xúc đan đạo, hơi mơ hồ với với sự tương sinh tương khắc giữa những dược liệu này, cùng cách xử lý trước khi cho vào lò.

Thế là, tùy tiện hái một chút hoa cỏ rồi rời khỏi Bách Dược trang.

Lúc đi ra, tu sĩ phụ trách đăng ký kiểm tra lại giá trị dược liệu mà nàng hái, thông báo nàng đã dùng hết hạn mức miễn phí.

Lần sau tới, trừ khi hái một vài dược liệu bình thường không đáng tiền, nếu không sẽ phải tự bỏ tiền.

Chu Diệu Ly không quan tâm những điều này, nói qua loa hai câu liền đi thẳng đến chỗ ở của Bùi Lăng.

Chẳng mấy chốc nàng đã tới bên ngoài sân nhỏ.

Đã thấy không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, luyện đan sư vây đầy trong ba vòng ngoài ba vòng.

Chu Diệu Ly hơi nhíu mày, bên Bùi sư đệ xảy ra chuyện gì?

Không đợi nàng hiểu rõ tình tình, một luyện đan sư bên cạnh nhìn sang, thấy là một nữ đan sư xinh quần áo đẹp đẽ, trâm cài ngọc hoàn, đầu tiên khẽ giật mình, chợt thái độ nhiệt tình hỏi: "Vị đạo hữu này, ngươi cũng tới tìm Vương Cao đạo hữu thảo luận việc tàn phương sao?"

Chu Diệu Ly thản nhiên nhìn hắn ta một cái, gật đầu nói: "Ta và Vương Cao cùng là người thông qua thi quận Mi Dương quận lần này, nói đến cũng coi là nửa đồng hương. Nhưng không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều người như vậy?"

"Không xảy ra chuyện gì hết." Luyện đan sư kia nói, "Chỉ là nghe nói vị Vương đạo hữu này đã tìm ra phương hướng bổ sung tàn phương, bắt đầu thử luyện đan. Cho nên chúng ta đến đây là muốn thỉnh giáo một vài mạch suy nghĩ liên quan."

Nghe vậy, Chu Diệu Ly hơi híp mắt lại, chẳng trách mình rời đi không bao lâu, nơi này đã tụ tập nhiều người như vậy!

Nhưng điều này cũng không kỳ quái.

Đại điển luận đan vô cùng nổi tiếng, hạng nhất mỗi khoá đều vang danh thiên hạ, tiền đồ không đo đếm được!

Bùi sư đệ đã muốn đoạt chức thủ khoa năm nay, hiện tại nên sớm tạo thế.

Như thế, chờ đến lúc tài nghệ Bùi sư đệ thật sự trấn áp quần hùng, trở thành hạng nhất năm nay cũng sẽ danh xứng với thực.

Đến lúc đó lại để lộ thân phận đệ tử Thánh tông, nhất định khiến khắp nơi chấn động, vang danh thật xa, tuyên dương uy danh Thánh tông mạnh mẽ!

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly không tiếp tục để ý luyện đan sư kia nữa, trực tiếp đẩy đám người ra, chen về phía cửa nhỏ.

Ỷ vào thực lực Kim Đan nhị phẩm, nàng nhanh chóng chen đến phía trước đám người, chỉ thấy trên cửa viện treo một tấm bảng, trên đó viết "Đang luyện đan, đừng làm phiền."

Thấy Chu Diệu Ly nhìn bảng hiệu vẫn trực tiếp tiến lên gõ cửa, bên cạnh lập tức có luyện đan sư ngăn cản: "Đạo hữu dừng tay! Vương đạo hữu đang luyện đan, không thể làm phiền!"

Chu Diệu Ly hừ một tiếng, không để ý đến, trực tiếp cao giọng nói: "Vương đạo hữu, ta đã hái cho ngươi mấy vị thuốc mà người cần."

...

Trong tiểu viện.

Trong phòng luyện đan đặc biệt sắp xếp.

Bùi Lăng đã nhìn từ đầu tới đuôi đan phương mà thi quận ban thưởng mấy lần, thậm chí thông qua thời gian khống chế độc đan, còn luyện chế ra mấy lô đan dược.

Bởi vì lo khí tức lộ ra khiến Lưu Lam hoàng triều chú ý, vì vậy Bùi Lăng dự định không tu luyện trong toàn bộ quá trình thi đình.

Sau khi luyện xong đan dược liền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, chờ Chu Diệu Ly đến đây.

Vào lúc này, chợt nghe một giọng nói xuyên qua ngăn cách trận pháp, trực tiếp truyền vào bên tai hắn: "Vương đạo hữu, ta đã hái cho ngươi mấy vị thuốc mà người cần."

Hả? Chu Diệu Ly?

Cuối cùng nàng cũng đến đây.

Thế là, Bùi Lăng lập tức đứng dậy rời khỏi lầu nhỏ, đi xuyên qua đình viện mở cửa lớn ra.

Cửa lớn vừa mở ra, chỉ thấy trước mặt đen kịt, người người nhốn nháo, không biết bao nhiêu luyện đan sư đang dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào hắn!

Đây là tình huống gì thế?

Không phải mình đã treo tấm bảng "đừng làm phiền" ở trước cửa rồi sao?

Sao những luyện đan sư này lại chạy hết đến đây?

Ngay lúc Bùi Lăng đang trố mắt nhìn, rất nhiều luyện đan sư đã chờ lâu ở trước cửa thấy cửa sân mở ra, lập tức ùa lên, tranh nhau chen lấn nói: "Vương đạo hữu, tại hạ Lục Nhận, nghe nói ngươi đã tìm ra mạch suy nghĩ bổ sung tàn phương?"

"Vương đạo hữu, ta là Khương Du, gia mẫu là người Mi Dương quận, coi như ngươi và ta cũng là một nửa đồng hương, có thể thỉnh giáo một chút bây giờ đạo hữu đã đến một bước nào không? Đã tìm được mấy vị dược liệu bị thiếu?"

"Đại sư vạn phúc, thiếp thân Trình Oanh, có chút vấn đề trên tàn phương, không biết có thể thắp đèn thảo luận thâu đêm với đại sư không..."

"Vương đạo hữu, ta..."

Nghe rất nhiều luyện đan sư mồm năm miệng mười hỏi thăm, Bùi Lăng cau mày, cũng may Chu Diệu Ly cũng ở đây, nhớ đến lý do vừa rồi của đối phương, hắn lập tức chắp tay nói: "Chư vị, ta còn chưa luyện xong đan dược, hiện tại còn không biết mạch suy nghĩ trước đó là đúng hay sai!"

Nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Diệu Ly, trầm giọng nói, "Phiền đạo hữu, ngươi đã mang dược liệu mà ta cần đến, mời ngươi đi vào bên trong nói chuyện."

Chương 754: Dược liệu cần thiết

Chu Diệu Ly gật đầu: "Được."

Thế là hai người bước nhanh đi vào trong viện, nhanh chóng đóng cửa lại.

Cửa sân đóng lại, tiếng nói to ồn ào bên ngoài lập tức biến mất.

Hai người một trước một sau đi vào phòng luyện đan, thấy Bùi Lăng đã đóng lại cửa lớn phòng luyện đan, Chu Diệu Ly liền lấy ra dược liệu do mình tùy tiện hái đưa tới, đồng thời có ý riêng hỏi: "Vương đạo hữu, không biết sau đó ta phải làm gì?"

"Ta lập tức bắt đầu luyện đan." Bùi Lăng tiện tay thu hồi dược liệu, nghiêm mặt dặn dò, "Đạo hữu ở bên cạnh nhìn là được. Chỉ là một khi ta đột nhiên muốn đi ra ngoài cửa, phải lập tức vỗ vai ta một cái."

Chu Diệu Ly nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nguyên nhân là gì.

Dù sao Bùi sư đệ là luyện đan sư ngũ phẩm, cứ làm theo lời nói của đối phương là được.

Thấy nàng thoải mái đồng ý, Bùi Lăng rất hài lòng.

Ngoài nghề là một điểm tốt, mặc kệ hành động của hắn kỳ quái đến mức nào, không hợp tình hợp lý bao nhiêu, Chu Diệu Ly đều không cảm thấy có vấn đề.

Cũng như lần trước hắn sử dụng độc đan trước khi luyện đan, đối phương không chỉ không hỏi thăm nguyên nhân, ngược lại còn học theo...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lấy ra Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô thất phẩm trong ban thưởng thi quận, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan 】 !"

"Leng keng!" Hệ thống nhanh chóng online, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 luyện đan thuật. Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan 】 cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu Mông Mộc Thụ, cỏ, quả cây lồng vực, Điều Lệ sâm..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, tiếp theo nhìn mình không nói câu nào, trực tiếp đi ra ngoài cửa.

Ngay lúc này, Chu Diệu Ly nhanh chóng phản ứng, lập tức dựa theo yêu cầu vừa rồi của hắn, đưa tay vỗ vai hắn.

Bộp.

Ngay lúc nàng chạm phải Bùi Lăng, hệ thống nhanh chóng rời đi: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Lại khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thầm thở phào.

Vừa rồi Chu Diệu Ly vỗ vai hắn, hệ thống suýt khống chế hắn thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 !

Cũng may tu vi đôi bên chênh lệch quá lớn, lại thêm Chu Diệu Ly ra tay quyết đoán, hệ thống còn chưa kịp né tránh đã bị cắt ngang ủy thác.

Sau khi lấy lại tinh thần, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta cần Mông Mộc thụ, cỏ, quả cây lồng vực, Điều Lệ sâm... Tàn phương Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan của ta thiếu bốn loại vật liệu này!"

Nghe vậy, Chu Diệu Ly lập tức nhẹ gật đầu, chỉ cần biết thiếu dược liệu gì, nàng có thể trực tiếp đến Bách Dược trang hái.

Chỉ là...

"Cần bao nhiêu?" Chu Diệu Ly lập tức hỏi.

"Cố gắng nhiều một chút." Bùi Lăng nói, "Có lẽ ta phải thử mấy lô mới có thể thành công."

Trên thực tế, hắn chỉ biết là thiếu bốn loại dược liệu chính này, nhưng căn bản không biết cụ thể cần bao nhiêu, dù sao số lượng nhiều một chút, tránh để hệ thống tiếp tục tặng miễn phí là được.

Sau khi thấy Chu Diệu Ly gật đầu, đã muốn đi ra ngoài, vội vàng gọi nàng lại, "Chờ chút!"

Chu Diệu Ly quay đầu: "Còn cần gì nữa?"

"Ta lại luyện một lò đan dược, cũng giống vừa rồi." Bùi Lăng giải thích.

Hắn định nhân lúc Chu Diệu Ly ở đây, kiểm tra luôn tàn phương của Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử, như thế Chu Diệu Ly chỉ cần đến Bách Dược trang một chuyến là có thể lấy dược liệu chính bị thiếu trong ba đan phương này.

Thấy Chu Diệu Ly gật đầu dừng chân, nhằm đề phòng xảy ra chuyện không may gì, Bùi Lăng lại truyền âm dặn dò nàng: "Chút nữa nhất định phải ra tay nhanh một chút!"

"Yên tâm." Chu Diệu Ly nhíu mày, trả lời ngắn gọn.

Thế là, Bùi Lăng lấy túi trữ vật cất giữ dược liệu của Chu Diệu Ly, bắt đầu uỷ thác lò đan dược thứ hai: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Lôi Hỏa Khử Tà Đan 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 luyện đan thuật. Lôi Hỏa Khử Tà Đan 】 cho ngài."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại chạy ra ngoài cửa, nhưng lại bị Chu Diệu Ly cắt ngang lần nữa.

Ngay sau đó hắn lại uỷ thác lò thứ ba...

Chẳng mấy chốc, liên tục ba lần bị cắt ngang luyện đan, Bùi Lăng kiểm tra xong tất cả dược liệu cần thiết trong ba tàn phương của mình, Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử.

Đặc biệt là đan phương của Tuyệt Tâm Tử, bởi vì nàng không ở đây, không biết dược liệu trong túi trữ vật mà đối phương cất giữ, hệ thống đưa tất cả dược liệu cần thiết trong đề kiểm tra của Tuyệt Tâm Tử thành một danh sách tặng.

Chương 755: Bổ sung tàn phương (1)

Bùi Lăng lấy ra một cái ngọc giản trống không trong túi trữ vật, ghi chép tất cả dược liệu cần thiết vào đó, sau đó giao cho Chu Diệu Ly: "Phiền đạo hữu, kính xin lại đến Bách Dược trang một chuyến, mang những dược liệu này đến cho ta."

Hắn không thể tự mình đến Bách Dược trang ngắt hái dược liệu.

Điều này không chỉ vì có rất nhiều luyện đan sư đang chờ thỉnh giáo ở bên ngoài, còn vì hắn căn bản không biết rất nhiều dược liệu ở trong số đó! Chứ đừng nói đến cách ngắt hái, cùng đủ loại trình tự xử lý sau khi ngắt hái.

Hắn đường đường là một luyện đan sư ngũ phẩm, hạng nhất thi quận cũng không thể đến Bách Dược trang, sau đó đi khắp nơi nghe ngóng người khác, cái nào là Mông Mộc thụ, cái nào là cỏ, hoặc là dáng vẻ quả cây lồng vực ra sao chứ?

Chu Diệu Ly tiếp nhận ngọc giản, nhìn lướt qua, lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề, bây giờ ta đi qua đó, chẳng mấy chốc sẽ trở lại."

Nàng vừa đi ra tiểu viện, bên ngoài lập tức không ngừng truyền đến tiếng hỏi thăm: "Vương đạo hữu luyện xong đan dược chưa?"

"Xin hỏi tàn phương của Vương đạo hữu là gì? Thiếu mấy vị thuốc nào?"

"Vương đại sư..."

Khuôn mặt Bùi Lăng co rúm, lập tức kết động pháp quyết đóng cửa sân lại.

Ngoài cửa viện, Chu Diệu Ly nhìn quanh một vòng đám luyện đan sư đang vây quanh mình, giọng điệu bình thản nói: "Vương đạo hữu còn đang lần lượt thử rất nhiều dược liệu."

Nàng lười nhiều lời, trực tiếp đẩy đám người ra, nghênh ngang rời đi.

Khoảng hơn một canh giờ sau, Chu Diệu Ly rời khỏi Bách Dược trang, lại xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ.

Lúc này ngoài viện vẫn có rất nhiều luyện đan sư tụ tập, thấy nàng đến đây đều rối rít tiến lên hỏi thăm, chỉ là còn chưa mở miệng, Chu Diệu Ly đã bí mật truyền âm để Bùi Lăng mở ra cấm chế tiểu viện, nàng nhanh chóng vào cửa nhốt người không có liên quan ở bên ngoài.

"Số dược liệu mà người cần đều ở bên trong." Đi vào phòng luyện đan, Chu Diệu Ly lấy ra một cái túi trữ vật, ném cho Bùi Lăng, "Ngươi xem thử có đúng hay không?"

Bùi Lăng nói tiếng cám ơn, sau mở ra túi trữ vật nhìn qua, phát hiện phần lớn đều là dược liệu không nhận ra nhưng số lượng không hề ít, hơn nữa dù thật sự thiếu cái gì cũng có Chu Diệu Ly ở đây, có thể cắt ngang mình, không cần lo lắng.

Thế là thu hồi túi trữ vật, lấy ra lò luyện đan, lại dặn dò: "Ta lập tức khai lò luyện đan, sau khi luyện xong một lò đan dược, ngươi lập tức đi lên vỗ vai ta một cái."

Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu: "Không thành vấn đề."

Thế là, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan 】 !"

"Leng keng!" Hệ thống lập tức hưởng ứng, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 luyện đan thuật. Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan 】 cho ngài..."

Lần này, đầy đủ dược liệu trong đan phương, hệ thống không tiếp tục tặng miễn phí nữa, mà lập tức thao túng thân thể hắn bắt đầu lấy thuốc, khai lò, luyện đan...

Sau hai nén nhang, hoàn thành luyện chế một lò đan dược.

Thấy thế, Chu Diệu Ly dựa theo ước định, đi lên vỗ vai Bùi Lăng.

Nàng cũng không biết tại sao phải làm như thế, dù sao điều này chắc chắn có liên quan đến luyện đan, biết đâu là bí quyết để đối phương bổ sung tàn phương.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức mở ra lò luyện đan, chỉ thấy mười lăm viên đan dược ngũ sắc đan xen yên tĩnh nằm dưới đáy lò, không có chút đan hương nào tràn ra, tất cả đều là đan dược cực phẩm!

"Hoàn thành, đây là Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan." Bùi Lăng nói.

Thời gian hai nén nhang... Tiếp theo mình lại luyện chế Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan, có thể sử dụng độc đan phát tác trong thời gian hai nén nhang để cắt ngang hệ thống uỷ thác, từ đó bảo đảm luyện đan thuận lợi.

"Chúc mừng Vương đạo hữu!" Chu Diệu Ly ngoài miệng nói vậy, lại lập tức bí mật truyền âm: "Bây giờ ngươi cũng có thể bổ sung tàn phương của ta và Tuyệt Tâm Tử không?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó cũng như vừa rồi, dặn dò sau khi mình luyện đan dược xong, Chu Diệu Ly lại vỗ hắn một cái, tiếp theo nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Lôi Hỏa Khử Tà Đan 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 luyện đan thuật. Lôi Hỏa Khử Tà Đan 】 cho ngài..."

Lại sau hai nén nhang, hoàn thành ủy thác Lôi Hỏa Khử Tà Đan, ngay sau đó Bùi Lăng lại bắt đầu uỷ thác tàn phương của Tuyệt Tâm Tử.

Chẳng mấy chốc, hoàn thành luyện chế toàn bộ ba lô đan dược, thời gian sử dụng mỗi một loại đan dược đều là hai nén nhang.

Chương 756: Bổ sung tàn phương (2)

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng âm thầm gật đầu, xem ra trong lần thi đình này, mặc dù đề kiểm tra của tất cả luyện đan sư khác nhau, nhưng hoàng triều vì công bằng công chính, tất cả độ khó bổ sung tàn phương và độ khó luyện chế đều giống nhau.

Đây là vì ba loại đan dược khác biệt, thời gian hệ thống uỷ thác lại nhất trí.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chia ra ghi chủng loại dược liệu còn thiếu trong tàn phương của Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử vào hai cái ngọc giản, sau đó giao ngọc giản cho Chu Diệu Ly: "Phiền đạo hữu, đây là một vài mạch suy nghĩ khi bổ sung và ý kiến nông cạn của ta với phần tàn phương của ngươi, hy vọng có tác dụng với ngươi."

Nói xong, hắn bí mật truyền âm: "Trong hai ngọc giản này, chia ra nhớ kỹ dược liệu cần thiết trong tàn phương của ngươi và Tuyệt Tâm Tử, về phần thủ pháp và trình tự luyện đan, vừa rồi ngươi đã nhìn ta luyện qua một lần, ngươi tự đi nói cho Tuyệt Tâm Tử."

"Đa tạ Vương đạo hữu." Chu Diệu Ly nhận hai cái ngọc giản, nói một tiếng cám ơn, cũng bí mật truyền âm: "Bây giờ ta đi về, sau nửa canh giờ, ngươi lại luyện chế một lò Lôi Hỏa Khử Tà Đan."

"Đừng khách sáo." Bùi Lăng khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Không thành vấn đề, nhưng tiếp theo tốt nhất chúng ta đừng có bất kỳ sự qua lại nào nữa."

Chu Diệu Ly khẽ gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, truyền âm nói: "Đương nhiên."

Sau khi đôi bên bàn bạc ổn thỏa, Chu Diệu Ly lập tức rời đi.

Nàng vừa đi ra cửa sân, đám người bên ngoài lập tức vang lên một tràng tiếng năn nỉ: "Vương đạo hữu..."

"Đại sư..."

"Đạo hữu chậm đã..."

Nghe được những giọng nói này, Bùi Lăng cau mày.

Luyện đan sư thật sự có thực lực, có hy vọng thông qua lần thi đình này, sẽ không thể liên tục đợi ở chỗ này lãng phí thời gian.

Hiện tại những luyện đan sư tụ tập ở chỗ hắn, luẩn quẩn không đi, hơn phân nửa là những người miễn cưỡng thông qua thi quận, bản thân bọn họ đã không có khả năng thông qua thi đình.

Vì vậy bọn họ mới có thể chờ mãi ở đây không chịu rời đi, dù sao dựa theo tiêu chuẩn hiện tại của bọn họ, nếu không ai chỉ điểm sai lầm, mười ngày sau chỉ có thể nộp giấy trắng.

Thấy Chu Diệu Ly đã đi xa, Bùi Lăng đang chuẩn bị trực tiếp đóng lại cửa sân, không quan tâm.

Nhưng nghĩ lại sau khi bắt đầu thi đình, từ trước ra sau mình chỉ tiếp xúc với năm người.

Theo thứ tự là Tuân Vô Dạng, Nam Cung Túc, Chung Quỳ Hi, Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử.

Trong năm người này có hai người là đệ tử tứ đại Ma môn, còn là chân truyền!

Bọn họ đều dựa vào sự giúp đỡ của hắn để thông qua thi đình, một khi tiếp tục thế này, bất kỳ người nào trong hai người Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử bại lộ thân phận... Chắc chắn Bùi Lăng là người đầu tiên bị nghi ngờ!

"Ngay từ đầu là ba người Thập Cửu điện hạ tìm ta nghiên cứu thảo luận vấn đề tàn phương, ta không từ chối. Về sau là Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử... Ta cũng vui vẻ đồng ý."

"Vậy ta cũng không thể bỏ mặc những luyện đan sư bình thường trước cửa!"

Bùi Lăng đứng ở sau cửa sân, ánh mắt chớp động, nhanh chóng suy nghĩ, "Bây giờ ta là thiên tài luyện đan đến từ ngoại cảnh, thiên phú trên mặt luyện đan kinh tài tuyệt diễm chút cũng không sao. Ở trong một tông môn chính đạo như Lưu Lam hoàng triều, nhiệt tình cũng không phải chuyện xấu."

"Nhưng quyết không thể chỉ giúp ma tu!"

"Nếu không nguy hiểm quá lớn."

"Thế nhưng, nhiều luyện đan sư như vậy, ta không thể kiểm tra từng tàn phương của bọn họ để xem dược liệu còn thiếu, trình tự luyện đan... Lại luyện chế một lò đan dược trước mặt mọi người, tạm thời đưa chỉ điểm một chút chắc là đủ rồi."

"Cố gắng tỏ ra tự nhiên một chút, không thể quá giả tạo..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp rời khỏi cửa viện.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, bên tai hắn vang lên vô số truyền âm thỉnh giáo mạch suy nghĩ bổ sung tàn phương.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, đầu tiên vái chào xung quanh, sau đó cao giọng nói: "Tại hạ Vương Cao là hạng nhất thi quận Mi Dương quận. Lần này thi đình, đề kiểm tra của mỗi người khảo đều khác nhau. Tàn phương mà ta cần bổ sung cũng khác với đề kiểm tra của chư vị."

"Vì vậy, mạch suy nghĩ bổ sung tàn phương của ta, biết đâu vừa hay ngược lại với các ngươi."

"Nếu trực tiếp nói ra, chỉ sợ sẽ khiến chư vị thay đổi suy nghĩ, đến lúc đó lầm đường lạc lối, tự nhiên tốn thời gian lại là tại hạ không phải, tại hạ cũng không gánh vác nổi hậu quả."

"Không bằng thế này, hiện tại ta luyện chế một lò đan dược trước mặt mọi người."

"Toàn bộ mạch suy nghĩ bổ sung tàn phương đều nằm trong lò đan dược này, lấy đó cung cấp cảm ngộ cho mọi người."

"Về phần chư vị cảm ngộ được bao nhiêu, có thể ngộ ra điều gì đều là tâm đắc trải nghiệm của chư vị, tại hạ không xen vào."

Nghe vậy, một đám luyện đan sư đều vừa mừng vừa sợ.

Vương Cao nói vậy, chẳng khác gì thừa nhận đã tìm được mạch suy nghĩ bổ sung tàn phương trước mặt mọi người, đã nắm chắc thông qua thi đình!

Thời gian thi đình là mười ngày, đây mới là ngày đầu tiên!

Xem ra đề kiểm tra lần này cũng không khó như trong tưởng tượng.

Chương 757: Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan

Đáng tiếc đối phương không muốn nói thẳng ra mạch suy nghĩ giải đề, nhưng bọn họ cũng không quen Vương Cao này, thậm chí có vài người còn không biết hắn là ai, hiện đối phương chịu hứa hẹn luyện chế một lò đan dược trước mặt mọi người, lại ẩn giấu mạch suy nghĩ giải đề trong quá trình luyện đan, điều này đã rất tốt!

Thế là, đám người rối rít nói cảm tạ: "Vậy đa tạ Vương đạo hữu!"

"Đạo hữu tuổi còn trẻ đã có thành tựu như thế này, lần này đại điển luận đan, chắc chắn đạo hữu sẽ có một phần trong hành trình 'Tiểu Tự Tại Thiên'..."

"Cái gọi là tuổi trẻ tài cao là đang khắc họa đạo hữu..."

"Chúng ta khắc sâu tấm lòng cao cả của đạo hữu trong lòng, tại hạ Trần Mưu ở Tắc Sơn quận, nếu sau này đạo hữu muốn đi du lịch, mời đến hàn xá một lần..."

"Nhà ta ở Lam Kinh, chờ thi đình kết thúc, kính xin đạo hữu đến đó uống mấy ly rượu, trong nhà ta còn có mấy tỷ muội chất nữ chưa có hôn phối..."

Bùi Lăng thấy mọi người đồng ý, lập tức lấy ra Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, sau đó giải khai một viên độc đan phong ấn trong cơ thể, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, quyền khống chế thân thể nhanh chóng bị tiếp quản, trong nháy mắt Bùi Lăng như biến thành người khác, mặt không thay đổi nhóm lửa đan hỏa, nhanh nhẹn, trôi chảy, ngắn gọn... Mỗi một động tác đều như trải qua nhiều lần mài giũa, vô cùng hài hòa, chuẩn xác.

Vào lúc này, mọi người đều nín thở tập trung, nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Vương Cao.

Thấy hắn thật sự lập tức khai lò luyện đan, tập trung tinh thần không hề chớp mắt.

Sau đó nhìn đến hành động, lập tức rối rít âm thầm khen ngợi, mặc kệ lúc này đối phương đang muốn luyện chế đan dược gì, một chiêu này nước chảy mây trôi, thủ pháp luyện đan tự nhiên mà thành, đúng là hạng nhất thi quận!

Bọn họ tiếp tục xem tiếp, chẳng mấy chốc phát hiện cách Vương Cao này xử lý dược liệu tinh tế đến mức làm người ta giận sôi, hơn nữa thủ pháp của hắn vô cùng tinh xảo, thường xuyên có chỗ suy nghĩ khác người, mọi người tập trung quan sát, cũng vô thức đắm chìm vào trong đó.

Cách hắn điều khiển đan hỏa cũng vô cùng tinh diệu, có thể gọi là cẩn thận tinh tế.

"Loại Khống Hỏa thuật này thật sự khiến người ta nhìn mà than thở." Trong sự kích động, đám người không dám lên tiếng quấy rầy, lại rối rít truyền âm giao lưu, "Nhưng vị Vương Cao đạo hữu này, tu vi chỉ mới Trúc Cơ, phần tài tình này, phần thiên phú này... Lão phu đã hơn tám mươi năm tuổi, thật sự sống không ra sao!"

"Đâu chỉ Khống Hỏa thuật, các ngươi nhìn cách hắn xử lý dược liệu, còn có thời điểm cho vào, thủ pháp điều trị đan dịch... Không có một chỗ nào qua loa, toàn bộ đều là kiến thức cực kỳ cơ bản, nhưng vừa rồi ta đi theo học tập, dù không khai lò, cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai bên, đúng là một trời một vực... Ta căn bản theo không kịp động tác của hắn!"

"Đây chính là luyện đan sư ngũ phẩm!"

"Không! Ta từng gặp đại sư ngũ phẩm khai lò luyện đan, nhưng dù là xử lý dược liệu hay khống chế đan hỏa, cũng không bằng vị Vương Cao đạo hữu trước mắt, không, là Vương Cao đại sư!"

"Chuyện này là thật?"

"Ta chưa từng nói điêu được không?"

"Xem ra vị Vương Cao đại sư này là thiên tài đan đạo chân chính! Đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp, chỉ là Trúc Cơ, nếu không chắc chắn có tư cách vấn đỉnh luyện đan sư tứ phẩm!"

Trong tiếng truyền âm liên tục, rất nhiều luyện đan sư căng thẳng nhìn chằm chằm Vương Cao, cố gắng ghi nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ khi hắn luyện đan.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian hai nén nhang, Bùi Lăng vừa luyện chế xong đan dược, hiệu quả độc đan đã phát tác.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng bình tĩnh giải khai một viên Ích Độc Đan phong ấn trong cơ thể, nhanh chóng hóa giải kịch độc.

Ngay sau đó, hắn mở nắp lò, chỉ thấy mười lăm viên đan dược ngũ sắc hỗn tạp nằm yên tĩnh dưới đáy lò, không có một chút đan hương nào tỏa ra, từng viên cực phẩm!

Bùi Lăng vẫy tay, mười lăm viên Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan cực phẩm lập tức bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, thuận tiện cho rất nhiều đan sư quan sát.

Sau khi mọi người thấy rõ, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh!

Đan dược cực phẩm!

Một lò mười lăm viên cực phẩm!

Luyện đan sư ngũ phẩm lại kinh khủng như vậy!

Không, không đúng!

Vương Cao này luyện đan dược gì thế?

Sao trước kia bọn họ chưa từng thấy?

Ở đây đều là luyện đan sư có thể thông qua thi quận, lấy được tư cách thi đình, kém cỏi nhất cũng là thất phẩm.

Nếu đan dược là thượng phẩm, trung phẩm hay là hạ phẩm, dù bọn họ chưa từng gặp qua, cũng có thể thông qua đan hương do đan dược tỏa ra đề phán đoán đại khái công dụng và dược hiệu.

Nhưng đây là đan dược cực phẩm, tất cả tính năng dược liệu cân bằng lẫn nhau, che giấu hoàn mỹ, không hề tiết ra ngoài chút nào, vẻ ngoài chưa từng được thấy.

Chương 758: Lần sau lại đi chỉ điểm Vương Cao (1)

Vừa rồi trong quá trình Vương Cao luyện đan đã lấy ra đủ loại dược liệu, nhưng cũng không khớp với tất cả đan phương mà bọn họ đã biết, vì vậy trong lúc nhất thời không ai có thể nhận ra chủng loại đan dược này.

Sau khi im lặng một lát, một tán tu luyện đan sư không nhịn được mở miệng hỏi: "Vương đạo hữu, không biết ngươi luyện chế một lò đan dược gì vậy?"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Đề kiểm tra của ta là tàn phương Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan, hiện tại một lò này là Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan."

Vừa dứt lời, toàn trường cũng yên tĩnh theo!

Sau thời gian tròn mười tức, mọi người mới dần kịp phản ứng, tiếng bàn tán ầm vang bộc phát!

"Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan! Vương đạo hữu lại đã bổ sung tàn phương!"

"Thi đình yêu cầu bổ sung tàn phương trong vòng mười ngày, Vương đạo hữu lại làm được ngay ngày đầu tiên!"

"Bây giờ chúng ta còn chưa có cả mạch suy nghĩ, Vương đạo hữu đã luyện chế xong đan dược rồi??"

"Hơn nữa, còn là đan thành cực phẩm! Dù là luyện đan sư ngũ phẩm, vừa cầm được một phần đan phương xa lạ, cũng không thể trực tiếp luyện chế ra cực phẩm chứ?"

"Cùng là luyện đan sư ngũ phẩm cũng có phân chia cao thấp. Vương Cao này là đan sư Mi Dương quận ta, lúc hắn thi quận còn không tốn đến một canh giờ đã luyện chế ra mười lô đan dược cực phẩm, luyện đan sư ngũ phẩm bình thường sao có thể so sánh?"

"Vương Cao là đan sư Mi Dương quận ngươi? Sao ta nghe nói, hắn là tán tu xuất thân ngoại cảnh?"

Thấy khắp nơi ầm ĩ, Bùi Lăng cũng mặc kệ những người này có xem hiểu cái gì hay không, lập tức cao giọng nói: "Đây cũng là mạch suy nghĩ bổ sung tàn phương của Vương Cao ta, ta đã thể hiện ra toàn bộ cho mọi người nhìn. Hôm nay vì bổ sung phần tàn phương này, tại hạ cũng lo lắng hết lòng, thể xác tinh thần đều mệt mỏi! Hiện tại cần nghỉ ngơi gấp, sau đó lại đi nộp đề kiểm tra... Kính xin chư vị cho tại hạ cáo lui, cũng chúc chư vị sớm ngày hoàn thành đề kiểm tra, lại tụ họp ở 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

Nói xong chắp tay quay về tiểu viện, sau đó tâm niệm hơi động, đổi chữ trên bảng hiệu ngoài cửa thành: Đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền.

Trong một tòa thủy tạ có trường kiều cửu khúc nối liền với trên bờ, điêu lan họa đống, giao tiêu bay bổng, cửa lớn phòng luyện đan đối diện lan can đóng chặt, thỉnh thoảng trận pháp lại lóe lên ánh sáng nhạt.

Trong phòng luyện đan, Thập Cửu điện hạ Chung Quỳ Hi nghiêm túc ngồi xếp bằng trước mặt một lò luyện đan toàn thân trắng như tuyết, hai tay kết động pháp quyết, ánh mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm lò luyện đan trước mặt, dốc hết sức cảm nhận đan dịch biến hóa trong đó.

Một lát sau, lò luyện đan bắt đầu rung động dữ dội...

Chung Quỳ Hi vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, lại nhanh chóng cấm mấy loại dược liệu ở bên cạnh cho vào, ngay sau đó, hắn ta còn mở ra mấy cái trận pháp có sẵn trên lò luyện đan...

Nhưng đã thử qua tất cả cách được biết, cuối cùng...

Ầm!

Nắp lò luyện đan màu trắng theo một tiếng động lớn bay lên trần nhà, trong lò dâng lên khói đen lượn lờ, mùi hương khác thường nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan.

Chung Quỳ Hi khẽ nhíu mày, đứng dậy nhìn vào trong lò, chỉ thấy đáy lò cháy đen, đan dịch do mình vất vả điều phối đã luyện hỏng hoàn toàn.

"Thiếu bốn vị dược liệu chính, trong đó vị thứ nhất chắc là loại chữa thương, trấn an."

"Ngước mắt nhìn cả thiên hạ, loại dược liệu này nhiều vô số kể."

"Nhưng thống kê bên trong Bách Dược trang cũng chỉ có mười hai loại."

"Bây giờ ta đã thử qua bảy loại trong số đó, nhiều lắm là lại thử năm lần, chắc có thể đánh giá ra vị dược liệu chính thứ nhất bị thiếu."

"Ngoài ra, căn cứ vào rất nhiều ghi chép về đan lô mà ta tìm đọc, hai bước thiếu trong đan phương, rất có thể bước đầu tiên là tinh luyện dược liệu."

"Đại điển luận đan hướng đến luyện đan sư trong vòng trăm tuổi, trong đó còn có một vài người xuất thân tán tu."

"Vì vậy, cách tinh luyện này nhất định phải trong Kết Đan kỳ, thậm chí Trúc Cơ đã có thể nắm giữ."

"Vậy phạm vi cũng đã thu nhỏ rất nhiều."

"Hơn nữa, chắc chắn cách tinh luyện này cũng nằm trong điển tịch ghi chép về lò luyện đan."

"Nếu không, những tán tu luyện đan sư kia căn bản không trông cậy vào việc qua ải?"

"Cung phụng sẽ không ra loại đề mục không công bằng như thế."

"Căn cứ vào truyền âm của Tuân sư đệ còn có Nam Cung viện trưởng, bọn họ vào đan lâu tìm đọc đến bây giờ, cách tinh luyện phù hợp điều kiện còn chưa đến mười loại..."

Trong lòng Chung Quỳ Hi nhanh chóng đưa ra tổng kết.

Trên thực tế, trận thi đình này nói là kiểm tra, thật ra cũng cho đám đan sư trúng tuyển một cơ duyên.

Cơ duyên có thể thỏa thích đọc điển tịch trong Tàng Thư Các hoàng gia để phục chế đan đạo!

Nhất là đối với những luyện đan sư xuất thân tán tu kia mà nói, bọn họ có thể đi đến một bước này, thật ra trên mặt thiên phú tâm tính thường xuất sắc hơn luyện đan sư hoàng triều. Nhược điểm lớn nhất của những đan sư này là truyền thừa của bọn họ thường không đủ hoàn thiện, nhất là thiếu kiến thức toàn diện, hệ thống, đứng ở góc độ nhìn xa trông rộng để nhìn đan đạo.

Nhưng sự tồn tại của đan lâu ở trong Hân Tụy quán, chắc chắn là cung cấp cho bọn họ một cơ hội bổ sung.

Chương 759: Lần sau lại đi chỉ điểm Vương Cao (2)

Có thể nói, tương đương một bộ phận những người thi đình tham gia, dù không thể thông qua lần kiểm tra này, được xem điển tịch mười ngày mười đêm trong đan lâu chuyến đi này đã không tệ.

Mặc dù đan lâu không thể phục chế toàn bộ mọi thứ trong Tàng Thư Các, nhưng liên quan tới đủ loại vấn đề luyện đan như kinh nghiệm, kỹ xảo, thủ pháp... Đã vượt xa điều mà tất cả người dự thi lần này nắm giữ, đây là một khoản tài phú vô hình không thể đong đếm!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Chung Quỳ Hi bấm niệm pháp quyết dọn dẹp than tro trong lò luyện đan, sau đó tiếp tục luyện lô tiếp theo.

Chẳng mấy chốc...

Oanh!!!

Lần này căn bản không cho hắn ta bất kỳ cơ hội cứu giúp gì, nắp lò trực tiếp bay cao lên, khảm sâu vào trong gạch đá trên đỉnh đầu!

Toàn bộ lò luyện đan cũng phát ra một tiếng vang thật lớn, đan dịch hiện lên tình trạng bắn tung tóe.

Pháp bào không gió mà bay, ngăn lại đan dịch giội vào mặt, Chung Quỳ Hi lông tóc không tổn hao gì, chỉ là chân mày càng nhíu chặt.

Lần này hắn ta sơ suất.

Lại ngay lúc còn chưa thêm vào dược liệu thiếu cần để luyện, đã sớm nổ lô!

Chung Quỳ Hi thở sâu, tự nhủ: "Bổ sung tàn phương đúng là việc cực kỳ hao tổn tâm trí sức lực... Liên tục khai lò tám lần, dù sử dụng đan dược đề thần tỉnh não, hiện tại sự chuyên tâm của ta cũng đã không thể ngăn chặn sự tuột dốc."

"Không thể tiếp tục luyện nữa."

"Phải đi ra ngoài một chút để điều chỉnh trạng thái."

Thế là, hắn ta thu thập xong phòng luyện đan, thu hồi da thú tàn phương và dược liệu, lò luyện đan đủ loại, sửa sang lại áo bào rời khỏi phòng luyện đan.

Hoàn cảnh trong thủy tạ mà hắn ta ở lại cũng giống với những luyện đan sư khác, xung quanh cành lá xanh tươi, hoa cỏ rậm rạp, thỉnh thoảng có tước điểu lông nhiều màu nhẹ nhàng bay qua, tiếng chiêm chiếp trong trẻo, càng có vẻ u tĩnh.

Chung Quỳ Hi chắp tay dựa vào lan can, đứng yên nhìn ra dòng ao trong veo một lát, cảm nhận sự thoải mái khi gió mềm đập vào mặt, giây lát sự tích tụ trong lòng dần biến mất, âm thầm trầm ngâm: Nên đi tìm Tuân sư đệ và Nam Cung viện trưởng cẩn thận thảo luận một lượt? Hay đến chỗ Vương Cao, lại tìm tên luyện đan sư tán tu cùng tiêu chuẩn này một chút?

Đúng vậy, trước đó hắn ta nghe Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc nhắc đến Vương Cao, hạng nhất thi quận, liên tục mười lần khai lò từng viên cực phẩm, có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm!

Vốn tưởng chắc chắn tạo nghệ đan đạo của đối phương mạnh như thác đổ, suy nghĩ khác người.

Ai biết, vừa rồi bọn họ nghiên cứu thảo luận vấn đề tàn phương, toàn bộ quá trình đối phương nửa tỉnh nửa mê, ngay cả đáp lời cũng không nói được vài câu, đều là Chung Quỳ Hi, Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc nói chuyện!

Nếu không phải biết thi quận vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa quan chủ khảo Đồ Hòa ở Mi Dương quận là người say mê đan đạo, cực kỳ coi trọng đại điển luận đan, tuyệt đối không thể làm ra hành động cố ý nhường. Chung Quỳ Hi cũng muốn nghi ngờ việc Vương Cao có thể tiến vào thi đình, là trong luận đan đại điển xuất hiện tình huống lấy việc công làm việc riêng.

Nói tóm lại, vừa rồi gặp mặt, trình độ luyện đan của Vương Cao này cũng chỉ thấy thế nào làm thế nấy.

Chỉ có điều, nghĩ đến đối phương là tán tu xuất thân ngoại cảnh, hơn phân nửa truyền thừa đan đạo được nhận cũng không hoàn chỉnh. Cho dù có thiên phú, rất dễ bắt đầu trên luyện đan thực tế, nhưng việc bổ sung tàn phương lại cần có kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc với thuật luyện đan, cùng kiến thức uyên bác và khắc sâu hiểu rõ với đan đạo.

Như thế, mới có thể từ trong rất nhiều dược liệu, cùng rất nhiều quy tắc sinh khắc, lựa chọn sử dụng dược liệu, thủ pháp và trình tự chính xác, chắp vá ra đan phương chính xác!

Cân nhắc như thế, Vương Cao bó tay không có cách nào với tàn phương, ngược lại cũng hợp tình hợp lý.

Bởi vậy, sau khi nhận ra Vương Cao kém cỏi với đạo này, Chung Quỳ Hi cũng không nói toạc ra ngay tại chỗ, thậm chí thái độ với hắn vẫn rất khách sáo.

Hiện tại suy nghĩ một lát, cuối cùng Chung Quỳ Hi vẫn quyết định đừng đến chỗ Vương Cao lãng phí thời gian.

Đi tìm Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc thảo luận trước đã, chờ sau khi bọn họ tự bổ sung tàn phương của mình, nếu còn có thời gian, mà bên Vương Cao vẫn không có chút tiến triển nào, xuất phát từ việc hoàng triều coi trọng tán tu luyện đan sư ngũ phẩm, ngược lại cũng có thể đến chỉ điểm vài câu.

Thế là, Chung Quỳ Hi đứng dậy rời khỏi thủy tạ, đi đến nơi ở của Tuân Vô Dạng.

Trên đường đi ngang qua vườn hoa, đúng lúc có mấy luyện đan sư vừa đi vừa khẽ thảo luận đi đến từ phía đối diện.

"Thật không ngờ, Vương Cao tới từ Mi Dương thành kia lại lợi hại như thế!"

"Ta thấy trong đại điển luận đan lần này, chắc chắn hạng nhất sẽ là người này..."

"Tuân Vô Dạng, Nam Cung Túc, Quan Củ, Hứa Sân, An Vũ Tân... Còn có Thập Cửu điện hạ trong truyền thuyết... Mặc dù những người này đều là luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng chỉ sợ cộng toàn bộ bọn họ lại, tạo nghệ đan đạo này cũng kém hơn Vương Cao!"

"Đừng nói bọn họ, lúc này mới chưa đến một ngày đã bổ sung tàn phương, thậm chí luyện chế ra cực phẩm ngay trước mặt mọi người, ta cũng chưa từng nghe nói loại thiên tài kinh thế này trong đại điển luận đan kỳ trước!"

Chương 760: Sao có thể?

Trên mặt mấy tên luyện đan sư còn chưa hết vẻ hoảng sợ, đang vừa đi vừa nói.

Chợt thấy bóng người cách đó không xa vội vàng im lặng, tiến lên cung kính hành lễ: "Bái kiến Thập Cửu điện hạ!"

Chung Quỳ Hi nghi ngờ nhìn bọn họ, Vương Cao đã bổ sung tàn phương?

Điều này sao có thể!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn ta đưa tay đỡ một cái, ôn hòa nói: "Bây giờ ta cũng là luyện đan sư tham gia thi đình giống các ngươi, không cần đa lễ."

"Vâng, Thập Cửu điện hạ." Tuy nói như thế, mấy tên luyện đan sư này cũng không dám lỗ mãng, sau khi đồng ý vẫn vô cùng cung kính, khoanh tay đứng đó.

Thấy thế, Chung Quỳ Hi khẽ nhíu mày nhưng bây giờ cũng không có tâm trạng quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, lập tức hỏi: "Các ngươi vừa nói Vương Cao đã bổ sung tàn phương?"

Thấy Thập Cửu điện hạ hỏi việc Vương Cao, mấy tên luyện đan sư lập tức phấn chấn, một người trong đó vội vàng nghiêm mặt nói: "Không sai! Ngay vừa rồi, Vương Cao luyện chế ra một lò đan dược mà tất cả mọi người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy ngay trước mặt mọi người, sau khi chúng ta nghe hắn giải thích mới biết được, đề kiểm tra của hắn là tàn phương Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan, mà hắn đã luyện chế Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan hoàn chỉnh!"

"Không chỉ như vậy! Lúc ấy điện hạ không có mặt, không nhìn thấy, một lò kia của Vương Cao luyện chế ra mười lăm viên thuốc, từng viên đan thành cực phẩm!"

"Bẩm điện hạ, thủ pháp luyện đan của Vương Cao kia có thể gọi là vô cùng tinh diệu, thần hồ kỳ kỹ, thật sự khiến chúng ta nhìn mà than thở! Nhân tài như vậy lại đường xa tìm tới, quả thật là may mắn của triều ta..."

Nghe đến đây, Chung Quỳ Hi tỏ ra không tin nổi, Vương Cao không chỉ bổ sung tàn phương, còn luyện ra Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan?

Hơn nữa, còn là luyện đan trước mặt mọi người, từng viên cực phẩm?

Làm sao có thể!

Lúc này mới ngày đầu tiên!

Thậm chí một ngày nay mới trôi qua mấy canh giờ mà thôi!

Dù là luyện đan sư tứ phẩm cũng không thể làm được?

Càng quan trọng hơn là, trước đó đối phương nghiên cứu thảo luận tàn phương với bọn họ, rõ ràng cũng tỏ vẻ bó tay không có cách nào với tàn phương, không thể bắt tay biểu hiện, vì sao chỉ chớp mắt, đối phương lại trực tiếp đan thành cực phẩm rồi?

Chờ chút!

Lúc ấy bốn người bọn họ nghiên cứu thảo luận tàn phương, Vương Cao vẫn không mở miệng nói chuyện, không phải là đối phương thật sự không có quan điểm, mà là cảm thấy nội dung thảo luận của ba người bọn họ quá nông cạn, không thể nói cùng chủ đề với bọn họ, nên mới im lặng không nói?

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Hi vừa cẩn thận hỏi han cụ thể chi tiết một lượt, sau khi xác nhận bây giờ Vương Cao còn đang ở chỗ cũ, lập tức cáo từ bọn họ, bước nhanh mà đi.

...

Trong tiểu viện, trong phòng luyện đan, Hàn Tủy Hỏa màu xanh thẳm chầm chậm tắt.

Bùi Lăng dựa theo ước hẹn với Chu Diệu Ly, vừa luyện xong một lò Lôi Hỏa Khử Tà Đan.

Cảm nhận được Hắc Cổ trong cơ thể dần yên lặng, hắn lập tức thu hồi lò luyện đan, lại nuốt đủ loại độc đan có thời gian phát tác không đồng nhất, sau đó lấy chân nguyên phong ấn, sau khi làm xong tất cả phần chuẩn bị, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Loại Nam Kha Mộng Hỏa này là tài nguyên rất có ích cho Kim Đan nhất phẩm, vẫn nên sớm lấy tới tay, hắn mới có thể yên tâm.

Trước khi mở ra cửa sân, Bùi Lăng cảm giác, phát hiện lúc này luyện đan sư ngoài cửa đều đã giải tán, khẽ gật đầu đi ra cửa viện.

Trở tay đóng lại cấm chế tiểu viện, hắn phân biệt phương hướng, đi đến chính đường lúc đăng ký.

Chưa đi được bao xa, đã thấy một luyện đan sư quần áo mộc mạc bước đi vội vàng đi tới từ phía đối diện, đó là Thập Cửu điện hạ Chung Quỳ Hi.

"Thập Cửu điện hạ." Bùi Lăng lập tức cung kính thi lễ một cái.

"Vương đạo hữu!" Chung Quỳ Hi thấy hắn, lập tức tăng nhanh bước chân đi tới, đang muốn nói gì đó nhưng nhận ra Bùi Lăng vừa đi ra ngoài, lập tức hỏi, "Xin hỏi đạo hữu đã bổ sung tàn phương rồi sao?"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Không sai, tại hạ đang định đến chính đường hoàn thành kiểm tra."

Lại là thật!

Trong lòng Chung Quỳ Hi chấn động, dù vừa rồi đã nghe mấy luyện đan sư kia nói, trước khi đến đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bây giờ được Vương Cao chính miệng thừa nhận, hắn ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nếu hắn ta nhớ không nhầm, tàn phương mà Vương Cao cần bổ sung tên là Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan...

Thế là, lập tức hỏi: "Vương đạo hữu có thể để ta nhìn Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan không?"

Bùi Lăng lập tức lấy ra một viên Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan giao cho hắn ta: "Điện hạ mời xem."

Chung Quỳ Hi nhận đan dược, cẩn thận đánh giá một lát, phát hiện viên đan dược kia đúng là không khớp với bất kỳ một loại đan dược nào mà mình từng thấy.

Hắn ta âm thầm thi triển bí thuật phân tích dược tính, chỉ có thể miễn cưỡng xác nhận mấy vị dược liệu chính ẩn chứa trong đó, đúng là mấy thứ từng thấy trên da thú mà Vương Cao đưa ra.

Hơn nữa, viên đan dược trong tay thật sự là đan dược cực phẩm!

Không nói đến những thứ khác, có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, điều này nói rõ, lúc Vương Cao bổ sung đan phương đã trải qua sự suy tính tỉ mỉ, xác định phối hợp sinh khắc không sai.

Chương 761: Tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" (1)

Nếu không, dù đánh bậy đánh bạ luyện chế ra thành đan, phẩm chất đan dược tuyệt đối không thể đạt tới cực phẩm!

Cần biết, mỗi một loại đan dược có thể đạt tới cực phẩm, không chỉ có nghĩa người luyện chế có thuật luyện đan vô cùng tinh diệu, truy cứu căn bản, thật ra là đan phương trọn vẹn, dược tính phối hợp trong đan phương, nguyên lý sinh khắc... Có bất kỳ chỗ nào không hài hòa, cho dù loại đan dược này do tông sư đỉnh phong đan đạo ra tay, tuyệt đối không thể đạt tới cực phẩm!

Có thể thấy được Vương Cao này không chỉ bổ sung tàn phương, hơn nữa bổ sung cực kỳ hoàn mỹ.

Thế gian lại có thiên tài như thế?!

Chung Quỳ Hi là Thập Cửu hoàng tử Lưu Lam hoàng triều, tư chất bản thân cũng coi như xuất chúng, từ nhỏ đến lớn càng gặp không biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm ở tiền triều hậu cung.

Không nói những thứ khác, chỉ nói đan đạo, thuở nhỏ hắn ta thường xuyên thỉnh giáo mấy vị cung phụng, có ai không phải sự tồn tại được biết bao người hâm mộ vây quanh lúc tuổi còn trẻ?

Nhưng cũng chưa từng nghe thấy loại kỳ tài ngút trời như Vương Cao này!

Sau khoảng thời gian mất tập trung ngắn ngủi, Chung Quỳ Hi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức trả lại đan dược cho Bùi Lăng, nói từ đáy lòng: "Dưới thanh danh vang dội không có kẻ vô dụng, Vương đạo hữu thật lợi hại!"

"Thế nhưng, nơi kiểm tra không phải ở chính đường, mà ở Cung Phụng viện, đúng lúc ta không có việc gì có thể dẫn đạo hữu đến."

Bùi Lăng khẽ giật mình, trước đó hạc đồng dẫn đường cũng không nói tới Cung Phụng viện, nhưng Chung Quỳ Hi sẽ không nói đùa chuyện như thế này với mình, nghĩ tới đây, hắn hành lễ cảm tạ nói: "Vậy làm phiền Thập Cửu điện hạ."

"Không sao." Chung Quỳ Hi lập tức nói, "Cung Phụng viện ở chỗ này, vào lúc này chắc có Chu cung phụng đang trực."

Hắn ta vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về Chu cung phụng, "Vị cung phụng này ăn nói cẩn trọng, trông rất nghiêm khắc nhưng thật ra rất yêu quý hậu bối, sau khi Vương đạo hữu đến đó, chỉ cần làm bài thi bình thường là được..."

Cung Phụng viện ở góc đông bắc Hân Tụy quán, là một tòa tiểu viện mái bằng ẩn sâu trong rừng tùng.

Gió thổi qua, xung quanh vang lên tiếng thông reo, lúc lá kim lật qua lật lại có thể thấy rất nhiều chim quý thú lạ nghỉ lại bên trong.

Những cầm thú này cũng không sợ người, thấy Chung Quỳ Hi dẫn theo Bùi Lăng đến đây chẳng những không hoảng sợ chạy trốn, ngược lại còn rất hứng thú vây xem.

Hai người đi tới trước cửa sân, chưa đưa tay đã thấy cửa sân "cót két" một tiếng, chủ động mở ra, lộ ra đình viện rộng rãi bên trong.

Đình viện rộng rãi, chỉ liếc qua đã thấy ngay, trên mặt đất trải gạch xanh, trong góc trồng một gốc thông cao lớn không hề khác với ngoài viện, trên đó có một vài chim muông đang đậu hót vang.

Lá kim rơi thành từng đống như đã lâu không có ai dọn dẹp.

Chung Quỳ Hi cố gắng thả nhẹ bước chân đi vào, Bùi Lăng chú ý tới, vội vàng làm theo.

Chỉ thấy vị Thập Cửu điện hạ này không hề chậm trễ đi đến căn phòng thứ nhất bên tay trái, căn phòng kia rất đơn sơ, còn không có cả cửa, đứng ở trong hành lang có thể thấy bên trong là bố cục một phòng luyện đan, một lão giả áo bào đỏ râu dài ngồi xếp bằng trong góc, đang cầm một đoạn linh thực như cây gỗ khô, im lặng suy nghĩ.

Thỉnh thoảng lấy ra một hai loại dược liệu từ trong túi trữ vật, khoa tay múa chân như đang suy nghĩ vấn đề khó gì đó.

Phát hiện có người tới gần cũng không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng nói: "Tiểu Thập Cửu, ngươi không cố gắng đi suy nghĩ đề thi đình, chạy tới đây làm gì? Lão phu sẽ không lấy việc công làm việc riêng mà giúp ngươi!"

"Chu cung phụng, sao ta dám không tuân theo pháp lệnh hoàng triều?" Chung Quỳ Hi tiến lên thi lễ một cái, mỉm cười nói, "Trong đề thi đình của ta, ta đã thử tám lô, từng lô thất bại, hiện tại tâm trí sức lực hao tổn cực lớn, vì vậy dự định nghỉ ngơi lại tiếp tục."

"Lần này đến là vì vị Vương đạo hữu này đã bổ sung tàn phương của hắn, dự định đến đây nộp đề kiểm tra."

"Ừm?" Chu cung phụng kia nghe vậy, động tác cầm lấy dược liệu hơi khựng lại, chợt như không có việc gì ngẩng đầu nhìn Bùi Lăng, thản nhiên nói, "Đề kiểm tra của ngươi là gì? Thiếu bốn vị dược liệu nào?"

Bùi Lăng nói: "Đề kiểm tra của vãn bối là bổ sung tàn phương Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan, thiếu bốn vị dược liệu là Mông Mộc thụ, cỏ, quả cây lồng vực còn có Điều Lệ sâm."

Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan...

Chu cung phụng hơi nhớ lại một chút, âm thầm gật đầu, không sai, dược liệu chính bị xóa đi trong đề kiểm tra này, đúng là bốn loại này!

Hắn ta nghiêm túc hơn chút, giọng điệu cũng ôn hòa hơn mấy phần: "Nói thử xem thiếu hai bước nào."

Trình tự?

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, hắn đều để hệ thống uỷ thác, nào biết được trình tự gì?

Thấy Chu cung phụng và Chung Quỳ Hi đều nhìn mình chằm chằm, cố bình tĩnh nói: "Vãn bối xuất thân tán tu, truyền thừa không được đầy đủ, cũng không biết nên hình dung rất nhiều thủ pháp trình tự như thế nào."

"Vậy đi, vãn bối luyện chế một lò Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan ngay tại chỗ."

Nói xong, không chờ Chu cung phụng đồng ý, hắn nhanh chóng lấy ra Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, giải trừ một viên độc đan phong ấn trong cơ thể, nói ở trong lòng.

Chương 762: Tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" (2)

"Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Hệ thống lập tức hưởng ứng, "Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện 【 luyện đan thuật. Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan 】 cho ngài..."

Thấy hắn đã châm lửa khai lò, Chu cung phụng vuốt ve chòm râu dài, bình tĩnh nhìn.

Thấy Bùi Lăng nước chảy mây trôi xử lý dược liệu, dung hợp đan dịch, điều tiết khống chế đan hỏa... Không ngờ Chung Quỳ Hi lại nhìn như si như say, mãi không chớp mắt, vẻ mặt Chu cung phụng lại bình tĩnh, mãi cho đến lúc sắp kết thúc luyện chế một lò đan dược, đánh giá khuôn mặt tuổi trẻ của Bùi Lăng, lại cảm nhận được sinh cơ bừng bừng trong cơ thể hắn, mới khẽ gật đầu.

Chuẩn xác, ngắn gọn, trôi chảy.

Nhưng cũng tiếc...

Mặc dù thủ pháp luyện đan của hắn quen thuộc trôi chảy, thậm chí không thể bắt bẻ, lại thiếu linh tính.

Cứ thế, tuy đan dược được luyện chế ra không ảnh hưởng đến dược hiệu, cuối cùng vẫn rơi vào khuôn mẫu cũ, khó mà đi đến đỉnh phong chân chính...

Thế nhưng, số tuổi này đã có tiêu chuẩn này, cũng coi như là hậu bối rất có thiên phú.

Sau một lát, thấy Bùi Lăng lấy ra mười lăm viên đan dược cực phẩm từ trong lò luyện đan, Chu cung phụng chỉ nhìn lướt qua, gật đầu nói: "Không sai, đúng là Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan, ngươi thông qua."

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, không đợi hắn mở miệng đã nghe Chu cung phụng hỏi: "Ban thưởng ba vị trí đầu thi đình, công pháp Địa giai cất giữ trong bí khố, lò luyện đan lục phẩm và Nam Kha Mộng Hỏa, ngươi muốn cái nào?"

"Vãn bối muốn Nam Kha Mộng Hỏa." Bùi Lăng không hề chậm trễ nói.

Nghe vậy Chu cung phụng rất sảng khoái đưa tay nắm vào trong hư không một cái, chẳng mấy chốc một đám hỏa diễm như mộng như ảo, như có như không đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta.

Tâm niệm Chu cung phụng vừa động, một đoàn băng tinh đột nhiên sinh ra, phong cấm ngọn lửa này ở trong đó.

Ngay sau đó, băng tinh bao vây hỏa diễm đột nhiên xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng dùng hai tay thu nó vào túi trữ vật, chắp tay nói tạ: "Đa tạ Chu cung phụng."

"Đây là thứ ngươi nên được." Chu cung phụng không để ý, nói, "Ngươi lấy ra văn thư tham gia thi đình đi."

Thấy Bùi Lăng nghe lời lấy ra, hắn ta khẽ đảo cổ tay, không biết lấy từ đâu ra một con dấu, sau khi đóng dấu lại bấm niệm pháp quyết lấy ra một đạo khí tức của mình đánh vào trong đó, chợt giao văn thư cho Bùi Lăng, khẽ gật đầu nói, "Rót vào chân nguyên của ngươi để thôi động nó."

Bùi Lăng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn làm theo.

Vừa rót vào một chút chân nguyên, chỉ thấy văn thư đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng trắng thật lớn, trong nháy mắt đã bao bọc hắn lại, ngay sau đó cả người Bùi Lăng đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi!

Thấy cảnh này, Chung Quỳ Hi biết Vương Cao đã bị truyền vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

"Tiểu Tự Tại Thiên" có thể gột rửa nhục thân và thần hồn của người tiến vào, thời gian ở bên trong càng dài, hiệu quả càng tốt.

Từ trước đến nay chỉ có luyện đan sư thông qua thi đình trong đại điển luận đan, mới có thể hưởng đãi ngộ tiến vào.

Tất nhiên người dẫn đầu thông qua thi đình càng có được lợi ích lớn.

Từ từng kỳ trước, những người đi vào từ ngày đầu như Vương Cao, có thể nói vô cùng hiếm có.

Càng không nói đến, đề thi đình năm nay khó khăn như thế...

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Hi thấy vẻ mặt Chu cung phụng bình tĩnh như trước, không nhịn được hỏi: "Chu cung phụng, Vương Cao này chỉ dùng một ngày đã bổ sung tàn phương, đây là làm được bằng cách nào?"

Chu cung phụng tiếp tục lấy ra đoạn linh thực như gỗ khô trước đó, thản nhiên nói: "Không biết."

Thấy Chung Quỳ Hi muốn nói lại thôi, hình như còn vướng mắc, không nhịn được khẽ lắc đầu, "Ngươi tò mò người khác thông qua thi đình ngay ngày đầu tiên thế nào, còn không bằng nghĩ thêm phải giải quyết đề kiểm tra của ngươi như thế nào?"

Nói xong cũng không đợi hắn ta trả lời, đã phất ống tay áo một cái.

Chung Quỳ Hi lập tức cảm thấy hoảng hốt, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, đã đứng ở bên ngoài rừng tùng, đường mòn vốn liếc qua đã thấy ngay ở sau lưng cũng biến mất không thấy gì nữa, trong tầm mắt chỉ có rừng tùng ào ào, phi cầm tẩu thú vui vẻ rong chơi.

Hắn ta hơi hoảng hốt, sau đó lại mỉm cười, Chu cung phụng nói không sai, hiện tại vấn đề quan trọng nhất với mình không phải tìm hiểu bí mật người khác, mà là giải quyết đề kiểm tra của mình, nghĩ như vậy, Chung Quỳ Hi cất bước đi đến chỗ ở của mình.

…

Biển mây.

Biển mây kéo dài không có điểm cuối.

Trước mắt Bùi Lăng biến ảo một trận, đã xuất hiện trong biển mây này.

Hắn ngước mắt nhìn tới, bên dưới vòm trời màu xanh lam, biển mây trắng tinh cuồn cuộn vô tận xếp như núi như biển.

Nơi xa mơ hồ hiện ra một vệt kim quang như nắng gắt, đám mây ở hướng kia cũng nhiễm màu vàng rực rỡ.

Dưới chân trống rỗng cứ như không có cái gì hết, nhưng hắn lại chưa từng hạ xuống, mà vững vàng đạp trên đám mây.

Chương 763: Kiểm tra bản tâm

Tinh thần của Bùi Lăng hơi hoảng hốt, trong chốc lát ký ức hơi trống không, giống như bị lực lượng gì đó xóa đi.

Nhưng ngay sau đó trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện vô số phù văn nhỏ bé, bên tai có từng tiếng giông tố truyền đến, chẳng mấy chốc đã nhớ ra tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này!

Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến ảo, một dòng sông đột nhiên hiện ra, một phàm nhân lúc chìm lúc nổi trong nước, thỉnh thoảng vươn tay kêu cứu.

Bùi Lăng cau mày, chợt vẫy tay, cách không thu nó tới trên bờ.

Chẳng mấy chốc, cảnh vật lại biến ảo, lần này hắn thấy mấy sơn phỉ đang cầm đao cầm kiếm đuổi giết phụ nhân hài tử, phụ nhân kia dáng người yểu điệu xinh đẹp, váy áo tàn tạ, lúc bỏ chạy sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cũng có vẻ đáng yêu động lòng người đặc biệt.

Bùi Lăng không chút suy nghĩ, tiện tay đánh ra một đạo khí kình cứu phụ nhân hài tử, thấy phụ nhân quỳ xuống cảm tạ mình, cảnh xuân ẩn hiện, trực tiếp lấy ra một kiện áo bào mà mình chưa từng mặc từ trong túi trữ vật quay đầu ném tới, che đậy cho nàng.

Ngay sau đó, lại là đủ loại tình cảnh hiện ra.

Mới đầu là phàm nhân bị phàm nhân hãm hại đuổi giết, về sau là phàm nhân bị tu sĩ Luyện Khí kỳ giết hại, sau đó lại là phàm nhân bị tu sĩ Trúc Cơ kỳ chèn ép... Bùi Lăng mặt không biểu tình lần lượt cứu người, chẳng mấy chốc tình cảnh biến thành tranh đấu giữa các tu sĩ.

Lần này xuất hiện ở trước mặt hắn là hai tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ đấu pháp.

Một người trong đó vẻ mặt căm phẫn, nổi giận nói: "Súc sinh! Ta coi ngươi là hảo hữu tri giao, ngươi lại ngấp nghé pháp bảo gia truyền của ta, nhân lúc ta ra ngoài, hãm hại toàn tộc ta... Hôm nay ta phải giết ngươi!"

Một người khác cũng không nói nhiều, trực tiếp ra tay.

Chẳng mấy chốc tu sĩ vẻ mặt căm phẫn kia bị đánh lén, nhanh chóng thất bại.

Thấy tình hình này, Bùi Lăng ra tay giúp đỡ, để hắn ta tự tay đâm kẻ địch, trả được thù lớn.

Cuối cùng, tu sĩ kia đề nghị lấy pháp bảo gia truyền làm thù lao, Bùi Lăng lập tức từ chối, trực tiếp rời đi.

Đi không bao xa, hắn lại tiến vào một huyễn cảnh, lần này hắn thấy...

Cung Phụng viện, Chu cung phụng ngồi xếp bằng, trước mặt đột nhiên lơ lửng một mặt thủy kính cao mấy thước.

Hắn ta nhìn biểu hiện của Vương Cao trong thủy kính, khẽ gật đầu.

Dưới tình huống ký ức bị che đậy, nhiều lần ra tay cứu người, hơn nữa không ngấp nghé sắc đẹp kẻ yếu, không nhận bảo vật gia truyền của người được cứu... Vương Cao này không chỉ có bản tâm hướng thiện, càng hiếm thấy hơn là không tham lam!

Tâm tính thế này rất tốt.

Phải biết rằng, vừa rồi trông Chu cung phụng có vẻ tùy ý, thật ra từ lúc Vương Cao đi vào tiểu viện, hắn ta đã âm thầm lấy thần niệm kiểm tra thân phận hắn một lượt.

Về sau đã phát hiện, đối phương ẩn giấu một con cổ trùng trong cơ thể, phần bụng thì phong ấn rất nhiều độc đan và Ích Độc Đan.

Khí tức cổ trùng giống hệt với bản thân Vương Cao, không giống bị người khác hạ cổ, càng giống đối phương tự nuôi dưỡng. Dù sao cũng là tán tu tới từ ngoại cảnh, nuôi cổ cũng không phải chuyện gì lạ.

Mà những độc đan và Ích Độc Đan kia, vừa rồi đối phương luyện đan đã sử dụng một viên độc đan.

Sau khi kết thúc luyện đan lại dùng một viên Ích Độc Đan giải độc.

Hành động này rất kỳ quái, nhưng Chu cung phụng là cung phụng hoàng triều, đã gặp không biết bao nhiêu việc trên thế gian.

Vì luyện chế ra đan dược tốt hơn, tự mình hại mình tự ngược; vì lĩnh ngộ đại đạo chân ý, giết thê tử giết người thân; thậm chí còn có người vì theo đuổi lực lượng mạnh hơn, vung đao tự cung...

Trong mắt một hoàng triều cung phụng đã sống không biết bao nhiêu năm như hắn ta, đây không được tính là việc mới lạ gì.

So sánh ra, Vương Cao này chỉ uống thuốc độc luyện đan, đã coi như rất ôn hòa.

Hơn nữa, sau đó đối phương cũng biết sử dụng Ích Độc Đan giải độc, có thể thấy mặc dù hành động của người này hơi cố chấp, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng tẩu hỏa nhập ma.

Hiện tại chưa chính thức mở ra "Tiểu Tự Tại Thiên", sau khi Vương Cao bị truyền tống vào, sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say.

Trong quá trình này, lại vừa đúng lợi dụng mộng cảnh kiểm tra bản tâm của hắn.

Nếu là loại người lấy mạnh hiếp yếu, bụng dạ ác độc, dù không phải ma tu, sau khi có thực lực cường đại, nắm quyền lớn, cũng sẽ trở thành tai hoạ ngầm của chính đạo.

Thậm chí trình độ nguy hiểm càng hơn ma tu!

Dù hoàng triều cầu hiền như khát, nhưng cũng không bồi dưỡng loại người này!

Đương nhiên, hiện tại xem ra biểu hiện của Vương Cao này cực kỳ tốt.

Các phương diện đều rất phù hợp với kỳ vọng của hoàng triều.

Chờ đại điển luận đan lần này kết thúc, có thể bồi dưỡng hắn thật tốt.

Nghĩ đến đây, Chu cung phụng khẽ gật đầu.

Mười ngày sau, mỗi một vị luyện đan sư thông qua thi đình đều phải kiểm tra bản tâm giống Vương Cao, mới có thể chân chính tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", tham gia tỷ thí đại điển luận đan sau cùng.

Dù sao, đại điển luận đan thế này, ngoại trừ mời chào nhân tài bên ngoài cho hoàng triều, thật ra cũng là ý của vị Dược Tiên Nữ kia... Cho tới nay, đối phương vẫn đang tìm kiếm một vị truyền nhân có thể kế thừa y bát của chủ nhân.

...

Chương 764: Kết thúc thi đình (1)

Chớp mắt đã qua ba ngày, trong thời gian này, ngoại trừ Vương Cao, không còn người thứ hai bổ sung tàn phương.

Ngược lại mấy vị luyện đan sư ngũ phẩm Tuân Vô Dạng, Nam Cung Túc, Quan Củ, Hứa Sân, An Vũ Tân còn có Chung Quỳ Hi, dù sao thực lực vẫn rành rành ra đó, đều đã có tiến triển nhất định.

Trong đó Chung Quỳ Hi đã kiểm tra xong hai vị dược liệu bị thiếu, Tuân Vô Dạng chỉ xác định một trình tự luyện đan bị thiếu trong đó, mặc dù An Vũ Tân chỉ xác định một vị dược liệu bị thiếu, nhưng cũng sắp bổ sung trình tự luyện đan bị thiếu thứ nhất...

Một vài luyện đan sư lục phẩm có thiên phú cũng dần tìm được phương pháp.

Lại qua hai ngày.

Cơ bản tất cả luyện đan sư ngũ phẩm đều bổ sung tàn phương đến một bước cuối cùng.

Rất nhiều luyện đan sư lục phẩm tư chất không tệ, cũng bắt đầu ra tay.

Ngược lại phần lớn luyện đan sư thất phẩm tự biết không có hy vọng thông qua thi đình, dứt khoát từ bỏ giải đề, trực tiếp tập trung vào đan lâu, nắm bắt thời gian lật xem đủ loại điển tịch, nhân cơ hội lần này cố gắng tăng lên tạo nghệ đan đạo của mình.

Ngày thứ sáu thi đình.

Chung Quỳ Hi thành công bổ sung đan phương, luyện ra một lò Huyền Quang Trấn Ách Đan chỉ có một viên thượng phẩm, cái khác đều là trung phẩm và hạ phẩm.

Nhìn đan dược trong lò, Chung Quỳ Hi hơi mệt mỏi thở ra một hơi.

Vốn hắn ta không thể nhanh chóng bổ sung tàn phương như vậy, nhưng hôm đó thấy Vương Cao luyện chế Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan, đã có rất nhiều sự dẫn dắt cho hắn ta.

Nhất là hai bước bị thiếu trên tàn phương của đối phương, rất tương tự với trình tự trên đề kiểm tra của hắn ta.

Bởi vậy, điều này khiến tốc độ bổ sung tàn phương của Chung Quỳ Hi nhanh hơn rất nhiều.

Nghĩ vậy, Chung Quỳ Hi thu thập phòng luyện đan một phen, đứng dậy rời khỏi thủy tạ.

Hắn ta muốn đi tìm Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc trước, chia sẻ một chút tâm đắc bổ sung tàn phương của mình trước, lại đi nộp đề kiểm tra...

Ngày thứ bảy thi đình.

Vì hôm qua Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc nhận được sự chỉ điểm của Chung Quỳ Hi, cũng đã bổ sung xong tàn phương.

Ngày thứ tám thi đình.

Có thêm nhiều luyện đan sư ngũ phẩm bổ sung tàn phương, một vài luyện đan sư lục phẩm có thiên phú cũng tiến hành đến một bước cuối cùng...

Ngày thứ chín thi đình...

Thi đình đã đến một ngày cuối cùng.

Bởi vì được những luyện đan sư trước đó chia sẻ kinh nghiệm, ngày cuối cùng có thêm rất nhiều luyện đan sư bổ sung tàn phương.

Chu Diệu Ly, Tuyệt Tâm Tử cũng nhân cơ hội trà trộn vào trong đó.

Hai người bọn họ đi theo luyện đan sư khác đã bổ sung tàn phương, cùng đi nộp đề kiểm tra.

Hôm nay người đang trực là cung phụng họ Trâu.

Cách Trâu cung phụng kiểm tra đề kiểm tra giống với Chu cung phụng.

Cơ bản đều hỏi thăm tàn phương trước, lại hỏi dược liệu và trình tự bị thiếu.

Sau khi trả lời toàn bộ, lại kiểm tra tình huống luyện đan dược của luyện đan sư, tất cả không có vấn đề mới lấy văn thư đóng con dấu lên.

Sau khi mấy luyện đan sư xếp phía trước đều bị truyền tống vào "Tiểu Tự Tại Thiên", chẳng mấy chốc đã đến lượt Chu Diệu Ly.

Trâu cung phụng kiểm tra nàng một chút, bình tĩnh hỏi: "Tàn phương của ngươi là gì? Thiếu loại dược liệu nào?"

Chu Diệu Ly chuẩn bị đầy đủ, ngay từ ngày đầu tiên nàng đã thông qua Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ luyện chế xong Lôi Hỏa Khử Tà Đan, nhưng nàng không dám nộp đề kiểm tra cùng ngày với Bùi Lăng.

Vì vậy, những ngày qua đều vùi đầu khổ đọc ở trong đan lâu, bổ sung kiến thức luyện đan.

Mặc dù trong lúc đó có mấy lần đầy tự tin khai lò, cuối cùng đều thất bại, nhưng trên mặt lý luận lại đột nhiên tăng mạnh.

Hiện tại cung phụng này chỉ hỏi nàng về đề thi, vừa hay là cái nàng am hiểu nhất!

Nghĩ vậy, Chu Diệu Ly đang muốn trả lời, đột nhiên phát hiện một đạo thần niệm cực kỳ yếu ớt đảo qua trên người mình.

Nàng lập tức hiểu rõ, vị Trâu cung phụng này đang kiểm tra thân phận của mình!

Trên mặt Chu Diệu Ly không hề có thay đổi gì, nàng tin tưởng thủ đoạn của Tư Hồng thị, không thể xảy ra vấn đề ngay lúc này.

Lập tức nhân tiện nói: "Vãn bối nhận được tàn phương Lôi Hỏa Khử Tà Đan, thiếu bốn loại dược liệu, theo thứ tự là..."

Trâu cung phụng nghe vậy, khẽ gật đầu, tàn phương Lôi Hỏa Khử Tà Đan thật sự thiếu bốn vị dược liệu chính này.

Thế là, hắn ta hỏi tiếp: "Vậy trình tự luyện đan thiếu hai bước nào?"

"Thiếu... Cùng... Còn có... Ngoài ra..." Chu Diệu Ly đối đáp trôi chảy, cuối cùng lại lấy ra một lò Lôi Hỏa Khử Tà Đan đã sớm luyện chế tốt, ba phẩm chất thượng trung hạ đều có cả, giao cho Trâu cung phụng kiểm tra.

Tất cả đều rất thuận lợi, Trâu cung phụng chỉ hơi đánh giá đan dược liền sảng khoái lấy văn thư của nàng, đóng dấu, đánh vào khí tức của mình...

Sau khi Chu Diệu Ly cầm lại văn thư, lập tức rót pháp lực vào thôi động, truyền tống vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Ngay sau đó, lại là một nữ tu vẻ ngoài đáng yêu, quần áo hoa lệ đi vào Cung Phụng viện, lại là Tuyệt Tâm Tử...

...

Một nơi như biển mây trắng.

Vẻ mặt Chu Diệu Ly hơi mờ mịt, nàng hoàn toàn không nghĩ ra mình là ai, tên là gì, vì sao xuất hiện ở chỗ này?

Vào lúc này, cảnh vật xung quanh biến ảo, một phàm nhân đuối nước vừa liều mạng giãy giụa, vừa vươn tay về phía nàng xin giúp đỡ.

Editor lảm nhảm: Bộ truyện đã đi được nửa đường nhưng mà mãi tới hôm nay muội mới gặp lại đại thần, huhu, vừa khóc vừa tha thiết cảm ơn đại thần Smasher000 vẫn luôn theo dõi bộ truyện, cảm ơn đại thần đã đẩy 100KP ủng hộ Cẩu Đạo nhaa nha nhaaaaaaaaaaaa!!! Vì KP đầu tháng quá quý giá, để đáp lại tấm lòng của đại thần, từ ngày mai trở đi muội sẽ đăng 15c/ngày thay vì 10c/ngày như hiện tại nha!!! Một lần nữa muội xin cảm ơn đại thần Smasher000 đã đẩy KP cho Cẩu Đạo ạ!!!

Chương 765: Kết thúc thi đình (2)

Chu Diệu Ly hờ hững nhìn, mặc cho phàm nhân chết đuối ngay tại chỗ.

Sau đó, từng huyễn cảnh hiện ra ở trước mặt nàng, mặc kệ người chết ở trước mặt nàng thê thảm đến mức nào, gặp cảnh khiến người ta oán giận bao nhiêu, Chu Diệu Ly đều thờ ơ.

Nàng không cứu người, cũng không giết người.

Chỉ thản nhiên khoanh tay đứng nhìn.

...

Trong một biển mây cuồn cuộn tương tự, Tuyệt Tâm Tử cố gắng nghĩ lại mình là ai.

Sau đó nàng nhanh chóng nghĩ ra, mình là Tuyệt Tâm Tiên Tôn thượng giới!

Thế là, trong những huyễn cảnh mà nàng thấy sau đó, quỳ xuống cầu xin nàng thì nàng lập tức ra tay cứu giúp; không quỳ trực tiếp giết!

Mặc kệ đúng sai!

...

Cung Phụng viện.

Trâu cung phụng nhìn thủy kính, không khỏi khẽ nhíu mày.

Tán tu luyện đan sư tên Phiền Quất Tụng này quá lạnh lùng!

Đối phương trơ mắt nhìn nhiều người chết thảm ở trước mặt mình như vậy, trong đó không thiếu lão nhân hài đồng, thậm chí còn có sinh linh chưa sinh linh trí, từ đầu đến cuối không hề rung động chút nào, loại người này tâm tính lạnh lùng, không có chút khái niệm ân nghĩa thương xót nào, hoàn toàn không đáng được hoàng triều bồi dưỡng!

Ngay sau đó, Trâu cung phụng lại thấy tán tu luyện đan sư tên là Thu Nhạn Thư, biểu hiện càng không thích hợp!

Tất cả sinh linh khúm núm với nàng, sống! Chưa từng hành lễ, thái độ không đủ cung kính, chết!

Điều này khiến Trâu cung phụng càng nhíu chặt lông mày.

Thế nhưng, mặc dù bản tính hai người này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu nhân tài của hoàng triều, nhưng người trước chưa từng lạm sát kẻ vô tội, dù người sau cũng cứu không ít kẻ yếu, lại không làm ra hành động ma đạo đồ thành diệt tộc, tùy ý ức hiếp nhỏ yếu ở trong giấc mộng.

Cộng thêm, bọn họ đều dựa vào thực lực thông qua thi đình...

Nghĩ đến đây, dù Trâu cung phụng có ấn tượng không tốt với hai người này, nhưng vẫn làm việc theo quy củ, không hủy bỏ tư cách "Tiểu Tự Tại Thiên" của bọn họ.

Nửa ngày sau, theo đồng lậu ở góc phòng vang lên một tiếng nhắc nhở, Trâu cung phụng nhướn mày, đứng lên chậm rãi nói: "Thời gian thi đình đã đến."

"Người chưa bổ sung tàn phương đều không hợp lệ."

"Thi đình năm nay có ba mươi người thông qua thi đình, gồm có Vương Cao, Chung Quỳ Hi, Tuân Vô Dạng..."

Giọng hắn ta không cao, lại quanh quẩn trong toàn bộ Hân Tụy quán, bất kỳ sinh linh nào đều có thể nghe được rõ ràng, "Mở ra 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Trong bóng tối mênh mông, đột nhiên sáng lên một điểm màu vàng nhạt.

Sau đó, một điểm sáng này nhanh chóng lớn mạnh, trong khoảnh khắc đã xua tan bóng đêm, chiếu rọi ngàn vạn.

Từng tiếng sột soạt vang lên, vô số sinh linh dần tỉnh lại.

Trong một cái sơn cốc, từng gốc cây lớn che trời mọc san sát, dây leo to bằng cánh tay trẻ con rủ xuống như thác nước như mạng nhện, cỏ cây tùy ý sinh trưởng, chỗ dày đặc mưa gió không lọt, cảnh tượng như Hồng Hoang.

Sâu trong đám cỏ cây, ở giữa không biết bao nhiêu dây leo đan xen, quấn lấy một thân thể trắng như tuyết.

Mái tóc dài màu trắng bạc mềm mại xõa xuống, rủ thẳng xuống mắt cá chân, đan xen với dây leo che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cằm dưới mềm mại tinh xảo cùng nửa vành tai tinh xảo.

Vòng eo thon nhỏ và bắp chân có đường vòng cung duyên dáng như ẩn như hiện ở giữa cành lá.

Cả khu rừng rậm yên tĩnh lại rung động theo tiếng hít thở khẽ khàng, cứ như một mộng cảnh to lớn.

Trong sơn cốc, tràn ngập hơi thở yên bình ôn hòa.

Theo đạo ánh sáng màu vàng nhạt đầu tiên chiếu vào sơn cốc, thân thể bị dây leo quấn quanh đột nhiên tản ra vầng sáng nhàn nhạt.

Chẳng mấy chốc, những vầng sáng này dần ngưng tụ thành từng người nhỏ lớn khoảng ngón cái, da trắng mặt xinh vô cùng tinh xảo, sau lưng mọc lên hai đôi cánh gần như trong suốt, dáng vẻ rõ ràng là thân thể kia thu nhỏ lại

Lúc bọn họ xuất hiện trên người cũng không có một sợi vải, nhưng chẳng mấy chốc đã tự mình bay về phía cỏ cây xung quanh, lôi kéo phiến lá dây leo hóa thành một bộ váy sam cho minh.

Không lâu sau, tất cả người nhỏ này đều mặc váy áo màu xanh nhạt đan xen với màu xanh đậm, có con còn đội mũ miện do hoa tươi hóa thành làm đồ trang sức, lúc tung bay còn có ánh sáng như mưa vẩy xuống, thoạt nhìn như tinh linh trong vườn hoa, cười khanh khách bay ra bốn phương tám hướng...

Trên một hồ nước to lớn mọc đầy lá sen, thỉnh thoảng có hoa sen màu hồng nhạt đứng sừng sững trong đó.

Thoạt nhìn những hoa sen lá sen này đều thường thường không có gì lạ, màu xanh và màu hồng nhạt xen lẫn đón gió đong đưa, tràn đầy sức sống, mạnh mẽ tươi đẹp như bất kỳ một loại cây nào đúng mùa.

Chỉ có điều...

Quá lớn.

Lúc Bùi Lăng tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên đài sen trong một đóa hoa sen, xung quanh là từng tầng cánh hoa màu hồng như bình phong vờn quanh hắn.

Nhị hoa màu vàng chen chúc xung quanh đài sen trông thì yếu đuối, lại mềm mại nâng đỡ thân thể hắn.

Còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên giật mình!

Chẳng biết từ lúc nào tu vi của hắn đã đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong!

"Tu sĩ Nhân tộc Vương Cao." Vào lúc này, một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên từ bên cạnh, "Hoan nghênh vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

Bùi Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nhỏ bé mọc bốn cánh sau lưng, lớn khoảng ngón cái đang lơ lửng cách đó không xa.

Chương 766: Dược Tiên Nữ

Tóc nàng màu trắng bạc như ánh trăng rối tung ở sau gáy, dài đến mắt cá chân, trên đầu đội một cái tán hoa màu tím, khuyên tai và vòng cổ hình dáng bông hoa, vẻ ngoài như vẽ vô cùng tinh xảo, mặc áo ngắn màu xanh váy xanh, con ngươi xanh biếc như phỉ thúy, ánh mắt tinh khiết thân thiện.

Nhìn đến người nhỏ này, Bùi Lăng nhướn mày.

Hắn nhớ sau khi nộp đề kiểm tra, Chu cung phụng đã đóng một con dấu lên phần văn thư bằng chứng, sau đó đánh vào khí tức, tiếp theo lại để Bùi Lăng lấy chân nguyên thôi động... Kết quả sau khi hắn thôi động trực tiếp bị truyền tống vào "Tiểu Tự Tại Thiên"?

Bây giờ rắc rối rồi!

Bùi Lăng vốn định nhanh chóng thông qua thi đình, sau khi đạt được Nam Kha Mộng Hỏa lập tức trốn xa.

Mặc kệ bên trong "Tiểu Tự Tại Thiên" ban thưởng cái gì, hắn cũng không định lấy.

Dù sao, Chu Diệu Ly từng nói Tư Hồng thị mưu đồ Dược Tiên Nữ bên trong "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Có thể thấy, tiếp theo đại điển luận đan trong "Tiểu Tự Tại Thiên" sẽ thành chiến trường của Tư Hồng thị và Lưu Lam hoàng triều!

Bùi Lăng không muốn bị cuốn vào trong đó chút nào!

"Ta tên Dược Triêu Nhan, là giám khảo tiếp theo của ngươi." Bốn cái cánh trong suốt sau lưng người nhỏ nhanh chóng vỗ đập, bay múa quanh Bùi Lăng một vòng, nghỉ lại trên một cánh hoa sen, tiếng nói trong veo tự giới thiệu, "'Tiểu Tự Tại Thiên' sẽ mở ra ba ngày, hôm nay là ngày đầu tiên."

"Tiếp theo, hoàn thành một nhiệm vụ tính mười điểm."

"Thất bại một nhiệm vụ trừ năm điểm."

"Ba ngày sau kết thúc, xếp hạng theo điểm số."

"Trong lúc này, nếu hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc sẽ có khen thưởng thêm!"

"Toàn bộ hành trình ta sẽ ghi chép điểm số và biểu hiện của ngươi."

Nói xong, Dược Triêu Nhan đưa tay chỉ vào Bùi Lăng một cái.

Văn thư bằng chứng trên người Bùi Lăng tự động bay ra, lơ lửng ở trước mặt nàng.

Tất cả chữ viết trên đó rút đi, biến thành trống rỗng.

Về sau, tên mỗi một luyện đan sư thông qua thi đình dần hiện ra. Tên Vương Cao xếp ở vị trí thứ nhất.

"Kiểm tra bắt đầu!" Dược Triêu Nhan lớn tiếng tuyên bố.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, nghiêm túc suy nghĩ, do dự hỏi: "Xin hỏi, ngươi biết Dược Tiên Nữ ở đâu không?"

Mục tiêu của Chu Diệu Ly hoặc phải nói Tư Hồng thị là Dược Tiên Nữ, nếu bây giờ đã tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", chuyện đầu tiên phải làm ngay bây giờ là tránh xa Dược Tiên Nữ!

"Dược Tiên Nữ?" Nào biết Dược Triêu Nhan nghe vậy, lập tức nói, "Đây là cách Nhân tộc các ngươi gọi ta, ta là Dược Tiên Nữ mà ngươi nói đến."

Bùi Lăng lập tức thay đổi sắc mặt.

Đây là Dược Tiên Nữ?

Chu Diệu Ly muốn tìm Dược Tiên Nữ, vừa đến đã xuất hiện ở bên cạnh mình?!

Cũng may, vào lúc này Dược Triêu Nhan lại nói tiếp: "Thế nhưng, ta chỉ là một trong các phân thân, bản thể của ta còn đang ngủ say, ngươi không gặp được bản thể của ta."

"Ngoài ra, mỗi một luyện đan sư tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' đều có một phân thân của ta ở bên cạnh, phụ trách ghi chép điểm số."

Nghe vậy, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hắn lại hỏi dò: "Vậy có cách nào có thể để ta sớm rời khỏi 'Tiểu Tự Tại Thiên' không?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Dược Triêu Nhan lộ ra vẻ mơ hồ: "'Tiểu Tự Tại Thiên' có thể gột rửa nhục thân và thần hồn của người tiến vào, thời gian ở bên trong càng dài hiệu quả càng tốt, thậm chí không cần cố gắng tu luyện, tu vi cũng có thể tăng trưởng, luyện đan sư các ngươi đều muốn ở lại trong 'Tiểu Tự Tại Thiên' càng lâu càng tốt, vì sao ngươi muốn sớm rời đi?"

Thì ra là thế.

Chẳng trách lúc mình tỉnh lại, tu vi tiến nhanh, trực tiếp đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong.

Bùi Lăng thầm giật mình, ngoài miệng lại hàm hồ trả lời: "Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút..."

Lại thấy Dược Triêu Nhan chớp mắt, sau khi suy nghĩ một lúc đau khổ nói: "Bản thể chỉ cho ta ký ức phụ trách kiểm tra, về phần có thể sớm rời khỏi 'Tiểu Tự Tại Thiên' hay không, ta cũng không biết."

"Hơn nữa, gần đây có ba nhiệm vụ có thể làm, ngươi có muốn nhận không?"

Bùi Lăng cau mày, ngay cả phân thân của Dược Tiên Nữ cũng không biết sớm rời khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên" như thế nào, dựa vào năng lực của mình càng không thể rời đi.

Hiện tại chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước trước đã.

Nghĩ vậy, hắn hỏi: "Ba nhiệm vụ theo thứ tự là gì?"

Dược Triêu Nhan nắm chặt ngón tay nói: "Nhiệm vụ thứ nhất ở hướng tây nam, có một con yêu thú ăn nhầm độc thảo, hiện tại thượng thổ hạ tả rất suy yếu. Cần luyện đan sư luyện chế một viên giải độc đan phù hợp để tiến hành cứu chữa. Chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng sáu canh giờ!"

"Bởi vì con yêu thú này có cơ thể tráng kiện khỏe mạnh, một khi vượt qua sáu canh giờ, nó sẽ tự chữa khỏi hẳn."

"Nhiệm vụ thứ hai ở hướng đông bắc, có một con yêu thú hóa hình thất bại, bây giờ thân chịu trọng thương. Cần luyện đan sư đến đó xem xét tình huống cụ thể của nối, phối hợp dược liệu, luyện chế một viên chữa thương đan dược ngay tại chỗ, thời hạn là một ngày."

"Nhiệm vụ thứ ba ở trên bờ cách đó không xa, cũng là một con yêu thú, bây giờ nó rất đói bụng. Cần luyện chế một viên đan dược có thể lấp đầy bụng nó. Nhiệm vụ này không có thời hạn, nhưng chỉ cần nó còn chưa ăn no, nhiệm vụ không được tính là hoàn thành."

Chương 767: Bắt đầu ra tay! (1)

Sau khi nghe xong, Bùi Lăng lập tức cau chặt hàng lông mày.

Kiểm tra luyện đan bên trong "Tiểu Tự Tại Thiên" này, không phải thi kỹ thuật luyện đan cứng nhắc, mà là năng lực đúng bệnh hốt thuốc, tùy cơ ứng biến!

Có lẽ đan dược phải luyện chế cũng không khó khăn, điểm khó khăn thật sự là phát huy ngay tại chỗ, luyện đan sư đến hiện trường tìm hiểu rõ tình huống, xác nhận cần phối hợp dược liệu gì, luyện đan dược gì!

Trong đại điển luyện đan này, sao chỉ thi những thứ mà mình không am hiểu?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng âm thầm lắc đầu, dù sao Nam Kha Mộng Hỏa đã tới tay, dù hắn lấy được hạng chót trong phần kiểm tra "Tiểu Tự Tại Thiên" này cũng không có gì.

Sau đó quan trọng nhất vẫn là làm việc khiêm tốn, né tránh biến cố tiếp theo trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta chọn nhiệm vụ thứ ba."

Nhiệm vụ này không có thời hạn, hắn định dùng nó để kéo dài đến khi "Tiểu Tự Tại Thiên" đóng lại, hoặc là sau khi biến cố xảy ra, tất cả mọi người không để ý tới kiểm tra, vừa hay mình nhân lúc hỗn loạn trốn đi.

Dược Triêu Nhan nghe vậy khẽ gật đầu, chợt duỗi ra cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vung lên.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy không gian xung quanh chấn động một trận, lúc đứng im hắn đã xuất hiện ở trên một bờ đê.

Phía sau là hoa sen lá sen to lớn, trước mặt là gốc cây lớn che trời mấy người ôm mới hết.

Dưới một gốc cây lớn trong số đó, có một con yêu thú cao cả trượng đang nằm sấp.

Hình dáng con yêu thú này giống hươu, trên đầu mọc sừng thú hoa lệ phức tạp, màu sắc sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh như lưu ly.

Phát hiện động tĩnh, nó quay đầu nhìn qua, thấy Bùi Lăng cũng không bất ngờ, chỉ dùng giọng trầm thấp hỏi: "Nhân loại, ngươi có cái gì cho ta ăn không?"

Cùng lúc đó, bên bờ một hồ nước màu xanh lục nhỏ bé.

Cỏ xanh rậm rạp tạo thành thảm, một con yêu thú thoi thóp nằm sấp.

Vẻ ngoài yêu thú này như con nghé, lại mọc ra ba cái đầu, lúc này đang cúi trên mặt đất có vẻ vô cùng yếu ớt.

Xung quanh thảm cỏ xanh mọc đủ loại cỏ cây, linh khí nồng đậm.

Những cái này đều là dược liệu khó gặp ở ngoại giới.

Không gian dao động một lát, một luyện đan sư quần áo đẹp đẽ bị truyền tống xuất hiện.

Bên cạnh hắn ta yên lặng hiện ra một phân thân Dược Tiên Nữ mặc váy dài màu xanh lá, đầu đội tán hoa tuyết trắng, bên tai buông thõng khuyên tai hình hoa nhài.

Luyện đan sư này tên là Trì Tiệp.

Đã chờ ở Lưu Lam hoàng triều gần trăm năm.

Gần trăm năm trước, lúc phụ mẫu của hắn ta dẫn hắn ta rời khỏi Trọng Minh tông, hắn ta vẫn là anh hài trong tã lót.

Mặc dù trong trí nhớ chưa từng có cảnh tượng của Trọng Minh tông, nhưng những năm gần đây phụ mẫu tự mình dạy dỗ, Trì Tiệp vẫn coi Trọng Minh tông ở nơi xa xôi, không, là Thánh tông, trở thành chốn về thật sự của mình.

Còn Lưu Lam hoàng triều...

Chỉ là một đám bè lũ xu nịnh, cướp lấy lợi ích cực kỳ lớn lại ra vẻ đạo mạo, bố thí chút cặn bã rò rỉ ra từ giữa kẽ tay, còn muốn rất nhiều sinh linh dưới đáy phải mang ơn! Đúng là một đám ngụy quân tử!

Huống chi, cho phép dị tộc và Nhân tộc cùng ngồi ngang hàng... Thật sự buồn cười!

Người là vạn vật chi linh, bẩm sinh đã cao hơn vạn tộc, Lưu Lam hoàng triều lại vì kẻ thượng vị sủng ái Yêu Cơ dị tộc, tùy ý chà đạp tôn nghiêm Nhân tộc, nếu không phải hoàng triều này có thực lực cường hãn, đã sớm bị hủy diệt hoàn toàn!

Nghĩ đến lúc mình còn trẻ coi trọng một thiếu nữ Giao Nhân tộc, lại bị từ chối vô cùng nhục nhã và tức giận, trong mắt Trì Tiệp lóe lên vẻ lạnh lùng.

Phụ mẫu của hắn ta nói cho hắn ta biết, nếu ở Thánh tông, Giao Nhân tộc có thể phụng dưỡng tu sĩ Nhân tộc đã là phúc khí tu luyện tám đời!

Thậm chí bọn chúng, không sai, ở Thánh tông này Giao Nhân và tất cả dị tộc đều là bọn chúng.

Kết cục cuối cùng của bọn chúng là đủ loại vật liệu.

Có thể trở thành đồ chơi đã là may mắn bằng trời!

Chỉ là cả nhà bọn họ phụng mệnh ẩn núp ở hoàng triều, nhất định phải ẩn nhẫn, lấy pháp lệnh hoàng triều để gò bó bản thân.

Mang theo ý nghĩ như vậy, Trì Tiệp rất thuận lợi thông qua từng tầng thẩm tra, cũng thông qua kiểm tra trong mộng cảnh.

Dù sao, lúc nào hắn ta cũng nhớ kỹ lời căn dặn của phụ mẫu, trừ khi trở lại Thánh tông, nếu không phải làm một con dân hoàng triều đủ tiêu chuẩn, thậm chí càng tuân thủ luật pháp hơn rất nhiều con dân hoàng triều!

Như thế, mới có thể làm việc cho Thánh tông, lật đổ loại hoàng triều giả nhân giả nghĩa như Lưu Lam hoàng triều, làm ra cống hiến, chờ sau khi một nhà ba người bọn họ trở lại Thánh tông...

Bọn họ đều là anh hùng!

Lấy lại bình tĩnh, Trì Tiệp nhớ lại yêu cầu lần này của Phù Quang Tư Hồng thị.

Trong lúc suy nghĩ, hắn ta nhìn xung quanh, khẽ gật đầu.

Nhiệm vụ trong "Tiểu Tự Tại Thiên" này là kiểm tra năng lực ứng biến của đan sư.

Hoặc là nói, đan sư có thể vận dụng sự hiểu biết và tâm đắc đan đạo vào thực tế, vào rất nhiều hoàn cảnh phức tạp hay không?

Đối với luyện đan sư xuất thân từ thư viện chính thống như Trì Tiệp, chuyện này không có vấn đề gì!

Chương 768: Bắt đầu ra tay! (2)

Dù sao lúc ở thư viện, hắn ta được tọa sư chỉ điểm, đã từng làm đề mô phỏng tương tự.

Nhưng mục đích chuyến đi này của hắn ta, cũng không phải lấy được thứ tự gì ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", mà giúp đỡ Tư Hồng thị hoàn thành mục tiêu!

"Con yêu thú này trúng độc, phải luyện chế giải độc đan cho nó, trước tiên ta cần xác định nó đang trúng độc gì." Nghĩ đến đây, Trì Tiệp lập tức mở miệng nói.

Dược Mạt Lỵ phân thân Dược Tiên Nữ bay múa bên cạnh hắn ta không có bất kỳ nghi ngờ gì gật đầu.

Đây đúng là trình tự bình thường để luyện chế giải độc đan.

Sau đó, Trì Tiệp bước nhanh đến ven hồ, hai tay vốc lên một vốc lớn độc thủy trong hồ, trực tiếp uống vào.

Chẳng mấy chốc kịch độc phát tác.

Nhưng Trì Tiệp không hề dự định sử dụng pháp lực áp chế độc tính, hắn ta đứng yên, vẻ mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn như đang chuyên tâm phân tích độc tính trong nước hồ.

Không lâu sau, sắc mặt Trì Tiệp đã nhuộm thành một màu xanh biếc.

Trong thất khiếu cũng chậm rãi nhỏ xuống máu độc màu xanh!

Đến lúc này, thấy Trì Tiệp trúng độc đã sâu, khí tức cũng nhanh chóng suy yếu xuống, còn không giải độc chắc chắn đối phương phải chết!

Dược Mạt Lỵ lập tức ra tay, nàng giơ hai tay lên bay múa quanh Trì Tiệp, theo bốn cái cánh của nàng không ngừng run rẩy, vầng sáng lấm ta lấm tấm không ngừng vẩy xuống hòa vào trong cơ thể Trì Tiệp.

Cứ thế một lát sau, màu xanh lá trên mặt Trì Tiệp nhanh chóng biến mất, máu độc chảy xuôi trong thất khiếu cũng nhanh chóng ngừng lại.

Thấy thế, Dược Mạt Lỵ mới dừng cứu chữa, một đôi cánh trong số hai đôi cánh sau lưng nàng càng thêm trong suốt, như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Sau khi Trì Tiệp tỉnh táo lại, lập tức nói: "Ta vẫn chưa xác định đây là độc gì, cần thử lại một chút."

Thế là, hắn ta không hề chậm trễ chút lại vốc một vốc độc thủy lên, uống một hơi cạn sạch...

Trông phân thân Dược Tiên Nữ này có vẻ nhỏ yếu, dường như không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế thực lực cực mạnh!

Đối đầu chính diện thì Trì Tiệp không hề có phần thắng.

Nhưng sự tiêu hao khi cứu người vượt xa việc giết người!

Cứ theo tình hình hiện tại, không đến hai ngày mình có thể hao hết tất cả lực lượng của Dược Mạt Lỵ này, khiến nó tự tiêu tán!

...

Trong bóng râm mọc đủ loại cây gai.

Chu Diệu Ly quần áo đẹp đẽ, hoàn bội đinh đang, mặt không thay đổi đứng lặng lẽ trong bụi gai đâm.

Sau khi nghe thấy phân thân Dược Tiên Nữ bên cạnh tự xưng là "Dược Hợp Hoan" nói xong quy tắc, nàng cười lạnh còn chẳng buồn tìm lý do, trực tiếp sử dụng độc đan.

Dược Hợp Hoan không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Chu Diệu Ly trúng độc, lập tức ra tay cứu chữa.

Lúc vầng sáng lấm tấm tản mát ra, bốn cánh sau lưng nàng dần trong suốt...

...

Trong một mảnh dược điền nở đầy hoa cỏ tuyết trắng.

Ánh sáng màu vàng nhạt trút xuống từ biển mây trên đỉnh đầu, khiến toàn bộ cánh đồng hoa nhiễm lên một màu sắc rực rỡ.

Tuyệt Tâm Tử mặc váy dài, tóc búi cao cài ngọc trâm, đứng trước cơn gió trông như rất yếu đuối.

Nàng liếc nhìn "Dược Tân Di" phân thân Dược Tiên Nữ nhắm mắt theo đuôi mình, trong lòng hiểu rõ chưa trừ diệt phân thân Dược Tiên Nữ này, tiếp theo mình không thể bắt đầu nhiệm vụ!

Thật ra những phân thân Dược Tiên Nữ này là tai mắt của bản thể Dược Tiên Nữ đang ngủ say.

Hiện tại chỉ cần nàng giết một người, biết đâu sẽ đánh thức Dược Tiên Nữ bản thể!

Bởi vậy, Tuyệt Tâm Tử quyết định thật nhanh, một phát bắt được cánh tay trái của mình, dùng sức kéo một phát, cứ thế trực tiếp xé xuống toàn bộ cánh tay trái của mình!

Chỉ một thoáng, máu bắn tung tóe!

Xung quanh vốn đầy cánh hoa trắng như tuyết, đột nhiên bị phun máu đỏ tươi nhìn mà giật mình!

Tuyệt Tâm Tử cầm cái tay cụt, vẻ mặt phấn chấn, trên trán không thấy chút đau đớn nào, khóe miệng nàng hơi cong lên nở một nụ cười cổ quái, nhìn chằm chằm Dược Tân Di.

Dược Tân Di không hề do dự lập tức bay múa quanh nàng, vẩy xuống điểm sáng cứu chữa.

Nhưng chẳng kịp chờ Dược Tân Di chữa khỏi cánh tay trái, Tuyệt Tâm Tử lại lấy ra một con xương dao găm trắng bạc, lòng bàn tay phải dính đầy máu tươi xoay một cái, trong nháy mắt đâm vào bụng của mình, sau đó dùng sức cắt một cái...

Trên bờ đê, Bùi Lăng nhìn yêu thú trước mắt.

Thấy mặc dù nó nằm rạp trên mặt đất, nhưng tinh khí thần tạm được, không nhịn được thầm gật đầu.

Vừa rồi Dược Triêu Nhan cho ba nhiệm vụ, cái thứ nhất phải làm đan dược giải độc; cái thứ hai là làm đan dược chữa thương.

Cách giải quyết hai nhiệm vụ có tính nhắm vào rất mạnh. Một khi hốt thuốc không đúng bệnh, ngược lại khiến trạng thái của yêu thú chuyển biến xấu.

Chỉ có nhiệm vụ thứ ba này, nghe ra không cần lo lắng vấn đề dùng sai thuốc.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng mở ra túi trữ vật, lấy ra một nắm lớn Tích Cốc Đan cực phẩm từ đó.

Đây là một trong những đan phương mà hắn mua được trong hội giao dịch đan sư trước đó, sau đó kiểm tra đan phương đã tiện tay luyện chế ra một nhóm lớn.

"Mời dùng." Bùi Lăng nói, dùng chân nguyên nâng Tích Cốc Đan đưa đến trước mặt yêu thú.

Yêu thú cũng không nhìn là đan dược gì, trực tiếp há miệng một ngụm nuốt vào tất cả Tích Cốc Đan.

"Không đủ, còn muốn nữa." Vừa mới khép miệng lại, yêu thú lập tức nói.

Chương 769: Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan

Bùi Lăng không nói hai lời, lại lấy ra một nắm lớn Tích Cốc Đan cực phẩm đưa cho yêu thú.

Hiện tại số lượng đan dược trong túi trữ vật của hắn rất nhiều, tạm thời không cần khai lò luyện đan ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, yêu thú lại nuốt vào toàn bộ Tích Cốc Đan, nhưng vẫn kêu không đủ.

Bùi Lăng lại đưa ra Tích Cốc Đan cực phẩm...

Liên tục mấy lần như thế, Bùi Lăng dần nhíu chặt lông mày.

Sau khi nuốt vào mấy chục viên Tích Cốc Đan cực phẩm, bụng yêu thú đã phình lên rất lớn. Điều này nói rõ, thật ra nó đã không kịp tiêu hóa dược lực của nhiều Tích Cốc Đan cực phẩm như vậy, nhưng vẫn tiếp tục đòi đồ ăn!

Trên người Bùi Lăng còn có rất nhiều Tích Cốc Đan cực phẩm, cũng không quan tâm tiếp tục lấy ra cho yêu thú này ăn.

Nhưng vấn đề thật sự của yêu thú này, hình như căn bản không phải vì đói đơn thuần, mà là tình trạng của nó có vấn đề!

"Nhiệm vụ này còn rắc rối hơn trong tưởng tượng!"

"Nó không phải thật sự đói mà là cảm thấy đói. Hoặc là đã bị một loại bệnh nào đó, hoặc là trong cơ thể có cổ trùng gì đó khiến nó cảm thấy đói, còn có thể là nguyền rủa..."

"Dù là một loại tình huống nào, thứ bây giờ nó thật sự cần không phải Tích Cốc Đan!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng dần nhận ra độ khó của phần kiểm tra "Tiểu Tự Tại Thiên".

Rất hiển nhiên, dù thi đình sẽ loại bỏ một bộ phận khá nhiều luyện đan sư, nhưng những người tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" này, tuyệt đối không có nhiều người có thể hoàn thành nhiệm vụ!

Thế nhưng, bây giờ thứ tự đã không có chút ý nghĩa nào với Bùi Lăng, bởi vậy, dù phát hiện vấn đề thật sự của yêu thú, bởi vì không biết nên xử lý như thế nào, hắn cứ tiếp tục đút Tích Cốc Đan cực phẩm.

Chẳng mấy chốc yêu thú ăn bụng càng lúc càng lớn.

Sau nửa canh giờ, bởi vì đan dược cực phẩm trên người Bùi Lăng thật sự quá nhiều, dù hốt thuốc không đúng bệnh, cuối cùng yêu thú cũng ăn không nổi nữa.

"Nhân loại, mặc dù ngươi cho đan dược không đúng, nhưng ta thật sự không thể ăn nữa." Thấy Bùi Lăng lại dùng chân nguyên nâng một nhóm Tích Cốc Đan cực phẩm đến trước mặt, yêu thú hình hươu kia hơi nghiêng đầu, cuối cùng dừng việc nuốt vào, giọng nói trầm thấp, "Để báo đáp ta đưa ngươi một đạo đan phương."

"Nhưng chỉ có một nửa."

"Bởi vì ta không ăn được thứ ta muốn ăn!"

Nói xong, nó đột nhiên há mồm phun ra một tấm bia đá màu đen.

Bia đá kia vừa xuất hiện, bên tai Bùi Lăng đã vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Hắn vừa thấy rõ vân triện khắc đầy trên tấm bia đá, còn chưa kịp phân biệt nội dung cụ thể, ầm!

Sau khi bia đá rời khỏi miệng yêu thú, nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn, đập ầm ầm xuống trước mặt hắn!

Đúng vào lúc này, yêu thú hình hươu kia cúi đầu xuống, sừng thú xinh đẹp như lưu ly lại như binh khí, đột nhiên đánh về phía bia đá.

Bia đá trông thì cứng rắn lại không có chút sức chống cự nào, trong khoảnh khắc nửa phần trên chia năm xẻ bảy, chỉ còn một nửa khảm vào trên mặt đất vẫn đứng sừng sững.

Thấy cảnh này, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, vậy cũng có thể thông qua nhiệm vụ?

Hơn nữa còn nhận được ban thưởng?

Hắn lập tức lấy lại tinh thần.

Yêu thú có thể miệng nói tiếng người, tất nhiên có linh trí không thấp.

Dựa theo xu thế hiện tại, đối phương lại ăn tiếp nữa, chắc chắn sẽ bị Tích Cốc Đan cực phẩm làm bể bụng mà chết, cho nên chỉ có thể coi như Bùi Lăng qua ải...

Thế nhưng, yêu thú này cũng có quy tắc, mình cho đan dược không đúng, vốn thù lao của đối phương là đan phương hoàn chỉnh cũng chỉ cho một nửa.

Đáng tiếc... Đối với Bùi Lăng, tàn phương chẳng khác nào đan phương hoàn chỉnh!

Lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn bia đá còn sót lại.

Đạo đan phương này tên là Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, công hiệu của nó là tăng trưởng căn cốt và ngộ tính!

Đúng vậy, đây là một vị đan phương có thể tăng tư chất tu luyện!

Trên thế giới này, dù sao thiên tài chỉ là số ít.

Cũng như nhân vật chân truyền của chín môn phái lớn đã ít lại càng ít, Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan lại có thể nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp tăng tư chất, chuyển biến tầm thường thành thiên tài!

Chỉ là, hình như loại đan dược Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, cả đời một người chỉ có thể sử dụng một lần, phẩm chất đan dược càng cao sau khi sử dụng sẽ tăng tư chất càng mạnh.

Đương nhiên, hiệu quả như thế, quá trình luyện chế loại đan dược này cũng cực kỳ phức tạp.

Chỉ một phần mà Bùi Lăng nhìn thấy, dù là dược liệu chính hay phương pháp luyện chế đều không kém hơn Khước Tử Nghịch Mệnh Đan mà Đồ Hòa giao dịch cho hắn vào trước đó!

Lúc này, Dược Triêu Nhan bay đến trước mặt hắn, nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, thêm mười điểm!"

"Tiếp theo có ba nhiệm vụ."

"Cái thứ nhất, thôi diễn tàn phương Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, đồng thời luyện chế ra một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan."

"Cái thứ hai, cách nơi này khoảng mười dặm có một yêu thú gần đây bị bệnh kén ăn, luyện chế một lò đan dược tăng cường khẩu vị cho nó."

"Cái thứ ba, trong hồ sen phía sau ngươi, gần đây hoa sen lá sen xảy ra chút biến cố, không thể kết thành đài sen trưởng thành, luyện chế một lò đan dược giải quyết vấn đề này."

Chương 770: Bắt đầu luyện đan (1)

Sau khi nghe xong, Bùi Lăng trực tiếp loại bỏ hai nhiệm vụ sau đó.

Hiện tại đối với hắn, đơn giản nhất là thôi diễn tàn phương và luyện chế đan dược có đan phương!

Thế nhưng, bia đá ghi chép Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan bị hủy đi một nửa, mặc dù chủ yếu thiếu phần trình tự và thủ pháp luyện chế, vừa vặn giữ lại phần liệt kê tài liệu của nó, nhưng Bùi Lăng âm thầm kiểm tra trên người, phát hiện đồ dự trữ trong tay mình thiếu mấy vị dược liệu chính.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói: "Trên người ta thiếu vật liệu Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan."

Dược Triêu Nhan nói: "Đan phương ở nơi này, dù cần bất kỳ vật liệu gì đều có thể tìm ra trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'. Thế nhưng, có hai lựa chọn góp đủ dược liệu."

"Loại thứ nhất, tự đi tìm không phải trả giá bất cứ thứ gì."

"Loại thứ hai, ngươi thanh toán một nửa điểm số nhiệm vụ trên, ta có thể ra tay chuẩn bị một phần dược liệu cần thiết cho ngươi."

Nghe vậy, Bùi Lăng thầm thở phào.

Mặc dù hệ thống có thể tự động tìm kiếm dược liệu, nhưng rất dễ dàng xảy ra chuyện không may.

Hơn nữa dùng hệ thống tặng miễn phí, mình không thể khống chế thời gian cụ thể.

Càng quan trọng hơn là, nếu trên người những luyện đan sư khác cũng có dược liệu cần thiết của Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thì làm sao bây giờ?

Ví dụ như Thập Cửu hoàng tử Chung Quỳ Hi... Lấy thân phận của đối phương, có một ít thiên tài địa bảo trên người cũng không có gì lạ!

Thế là, Bùi Lăng quyết định vẫn nên ổn thỏa một chút, dùng một nửa điểm số đổi vật liệu...

Bùi Lăng lập tức nói: "Ta lựa chọn dùng một nửa điểm số đổi lấy vật liệu Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan."

Dược Triêu Nhan gật đầu một cái, duỗi cánh tay mảnh khảnh ra, vẽ nửa vòng giữa không trung.

Ngay sau đó, không gian chấn động, chẳng mấy chốc rất nhiều loại dược liệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Sau khi Bùi Lăng thu lại sạch sẽ, nói tiếng cám ơn, mắt nhìn yêu thú hình hươu trước mặt, lúc này đối phương đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến mình.

Nhưng hắn suy nghĩ, vẫn quyết định đổi một chỗ không có sinh linh trí tuệ để luyện đan.

Thế là, Bùi Lăng rời khỏi con đê có yêu thú, sau khi đi xuyên qua từng gốc cây lớn che trời một lát, tìm được khoảng đất trống hoàn toàn yên tĩnh.

Kiểm tra xung quanh một lượt, xác nhận nơi đây ngoại trừ cây cỏ đều là một vài sâu bọ không có linh trí, hắn mới lấy ra Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, lại dựa theo ghi chép trên tấm bia đá, lấy ra tài liệu cần thiết cho Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, chuẩn bị uỷ thác luyện đan.

Trước đó Bùi Lăng chưa từng luyện chế đan dược này.

Tất nhiên hiện tại không thể xác định thời gian cần thiết của nó.

Nhưng nhìn từ tin tức mà đan phương lộ ra, có thể tham khảo đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan mà Đồ Hòa giao dịch cho hắn.

Hai cái này đều xuất phát từ "Tiểu Tự Tại Thiên", từ tài liệu của đan phương này, có lẽ độ khó cũng ngang nhau, như thế có thể phán đoán thời gian luyện chế nó cũng không chênh lệch quá xa.

Bùi Lăng uỷ thác một lần Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cần hai canh giờ.

Nghĩ đến đây, tâm niệm của hắn vừa động, lập tức giải trừ một viên độc đan phong ấn trong cơ thể.

Lúc viên độc đan này phát tác, vừa đúng hai canh giờ.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng để cắt ngang ủy thác, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan 】 !"

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra cần... Hệ thống sắp bắt đầu tu luyện 【 luyện đan thuật. Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan 】 cho ngài..."

Lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, cả người Bùi Lăng thu hồi tất cả cảm xúc, đưa tay nhóm lửa Hàn Tủy Hỏa, chợt nước chảy mây trôi bắt đầu xử lý dược liệu, thủ pháp của hắn ngắn gọn tinh chuẩn như một dụng cụ đã trải qua vô số lần chỉnh sửa, cực kỳ thông thuận bắt đầu luyện đan.

Dược Triêu Nhan đứng bên cạnh thấy vậy, đôi mắt sáng lên!

Thủ pháp luyện đan hoàn mỹ! Khống Hỏa thuật hoàn mỹ! Tiết tấu hoàn mỹ!

Lúc tên nhân loại này luyện đan như biến thành người khác, lờ mờ nhận ra khí chất năm đó của chủ nhân cũ!

Điều duy nhất không được hoàn mỹ là...

Mặc dù quá trình luyện đan của nhân loại này không có kẽ hở, lại thiếu một tia linh tính vận vị.

Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ.

Trong "Tiểu Tự Tại Thiên" có mấy loại tâm pháp luyện đan tăng cường linh tính, tiếp theo sắp xếp cho đối phương nhiệm vụ tương ứng là được!

Nghĩ đến đây, Dược Triêu Nhan không nhịn được lại đánh giá Bùi Lăng trước mặt thêm mấy lần.

Sau đó, nàng đột nhiên nghiêng đầu một cái, nhìn chằm chằm phần bụng của Bùi Lăng, nhân loại này... Sao đột nhiên trúng độc?

Mặc dù độc đan trong bụng hắn chưa bắt đầu thấy hiệu quả, nhưng bỏ mặc không quan tâm, sau hai canh giờ chắc chắn phát tác!

Dược Triêu Nhan không chút do dự, hai đôi cánh óng ánh sáng long lanh vỗ lên, bay múa xung quanh Bùi Lăng bắt đầu giải độc cho hắn.

Chương 771: Bắt đầu luyện đan (2)

Bùi Lăng đâu vào đấy luyện chế đan dược trong sự điều khiển của hệ thống, phát hiện Dược Triêu Nhan đột nhiên vòng quanh mình, cũng không quá quan tâm.

Mặc dù không biết bản thể Dược Tiên Nữ có dáng vẻ gì, nhưng phân thân này cũng rất đáng yêu.

...

Trong hạp cốc sa thạch đủ mọi màu sắc, trong tầm mắt không có một ngọn cỏ nào.

Chỉ có trong kẽ hở cực kỳ kín đáo, lặng lẽ lan tràn ra một chút thảm thực vật loại cỏ xỉ rêu màu sắc ảm đạm.

Chung Quỳ Hi cau mày, một phân thân Dược Tiên Nữ đi theo bên cạnh tên Dược Hải Đường.

Cách hắn ta không xa có một con yêu thú ốm yếu đang nằm.

Con yêu thú này đầu sư tử thân voi, cả người bao trùm giáp phiến có tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, bốn chân như ưng trảo, đầu tam giác, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ.

Nhưng hiện tại nó yếu ớt nằm trên sa thạch, mỗi một lần hô hấp đều phát ra tiếng động ầm ầm, có vẻ vô cùng suy yếu.

Nhiệm vụ mà Chung Quỳ Hi nhận là chữa bệnh cho con yêu thú này.

Trên thực tế, từ lúc tu sĩ dẫn khí nhập thể bắt đầu tiến vào Luyện Khí kỳ, đã tránh được bách bệnh, về sau tu vi càng cao, thân thể càng cường tráng, bệnh khí khó gần. Bao gồm cả thọ nguyên cũng tăng lên theo.

Thể phách của yêu thú càng cường hãn hơn tu sĩ cùng cảnh.

Mấy chuyện bị bệnh này cực kỳ hiếm thấy với bọn chúng!

Cho nên chỉ cần một con yêu thú bệnh thật, vậy tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ!

Với bệnh tật tương tự, một khi nhân loại mắc phải, chắc chắn là tình hình vô cùng nguy hiểm!

Dù là tu sĩ cùng cảnh, hơn phân nửa cũng phải lột một tầng da.

"Kỳ quái... Rốt cuộc là bệnh gì?" Chung Quỳ Hi tự nói trong lòng, hắn ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn, từ đầu đến cuối vẫn không kiểm tra ra nguyên nhân bệnh của con yêu thú này.

Nhưng trong lòng hắn ta cũng rõ ràng.

Đề kiểm tra trong "Tiểu Tự Tại Thiên" có khó có dễ.

Đề kiểm tra càng khó càng nhận được nhiều ban thưởng hơn!

Phần thưởng này không chỉ là điểm số. Điểm số của tất cả nhiệm vụ đều giống nhau, ban thưởng chân chính nằm ở chỗ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, yêu thú sẽ cho thù lao!

Nhiệm vụ đơn giản bình thường, yêu thú chỉ cho đan phương.

Hiện tại Chung Quỳ Hi nhận nhiệm vụ này, chỉ cần có thể hoàn thành, rất có thể sẽ đạt được tâm đắc luyện đan của đan tổ, thậm chí là một môn luyện đan thuật nào đó mà đan tổ nắm giữ!

Ngoài ra, nếu hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, sau khi được yêu thú tặng đan phương, trong nhiệm vụ tiếp theo nhất định có một mục là luyện chế ra đan dược trong đan phương.

Độ khó nhiệm vụ kia còn cao hơn cả nhiệm vụ mà hắn ta đang nhận!

Cũng như Đồ Hòa năm đó, nhận được một phần đan phương hoàn chỉnh lo lắng hết lòng, cũng tốn vài chục năm mới luyện chế ra.

"Tiểu Tự Tại Thiên" chỉ mở ra ba ngày, gần như không có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi vậy, mặc dù Chung Quỳ Hi liên tục thất bại, tâm cảnh lại vẫn vô cùng bình ổn.

Từ lúc bắt đầu hắn ta đã không cân nhắc loại nhiệm vụ luyện đan kia, hiện tại nhiệm vụ chữa bệnh cho yêu thú này mới thích hợp với hắn ta.

"Có lẽ nhiệm vụ này cần tốn một ngày một đêm mới có thể hoàn thành..."

"Căn cứ vào quy luật của 'Tiểu Tự Tại Thiên', ba nhiệm vụ đầu tiên là đơn giản nhất."

"Nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng ngày càng khó..."

"Trong vòng ba ngày, chỉ cần hoàn thành ba nhiệm vụ, trên cơ bản có thể ngồi vững vị trí hạng nhất."

"Hiện tại nhiệm vụ thứ nhất của ta đã phải dùng một ngày một đêm, khả năng rất lớn là không thể hoàn thành ba nhiệm vụ."

"Nhưng lần này ta tranh thứ hai là được, thứ nhất chắc chắn là Vương Cao kia."

"Luyện đan thuật của Vương Cao kia đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa."

"Không ai có thể tranh với hắn hạng nhất đại điển luận đan lần này!"

"Dù ta có thể hoàn thành ba nhiệm vụ cũng giống vậy!"

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Hi đang muốn tiếp tục sử dụng thủ đoạn là chẩn trị cho yêu thú, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, lập tức quay đầu nhìn về phía Dược Hải Đường.

Chỉ thấy hai đôi cánh sau lưng Dược Hải Đường dáng vẻ tinh xảo đột nhiên biến mất một đôi.

Hơn nữa toàn bộ thân hình đều hơi trong suốt.

"Xảy ra chuyện gì?" Chung Quỳ Hi ngạc nhiên hỏi, "Lực lượng của ngươi đột nhiên suy yếu rất nhiều!"

Dược Hải Đường nói: "Bên các phân thân khác đang cứu chữa cho luyện đan sư trúng độc và bị thương, dùng quá nhiều lực lượng, cho nên ta vừa phân ra một nửa tu vi bổ sung cho bọn họ, tránh việc sau khi bọn họ tiêu tán, luyện đan sư xảy ra chuyện."

Nghe vậy, Chung Quỳ Hi nhướn mày.

Lúc nhận một vào nhiệm vụ nào đó trong "Tiểu Tự Tại Thiên", đúng là có khả năng trúng độc và bị thương.

Nhưng có phải lực lượng phân thân Dược Tiên Nữ dùng quá nhanh rồi không?

Lúc này mới vào bao lâu?

"Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ bị thương này, sau đó đi xem tình huống bên những luyện đan sư khác..." Chung Quỳ Hi âm thầm nghĩ vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết, lại nghiên cứu kế sách trị liệu.

Gần đến hai canh giờ.

Trên khoảng đất trống trong rừng có vài gốc cây to lớn che trời phải mười mấy người ôm mới hết bao vây xung quanh, đan hỏa nóng bỏng chầm chậm thu liễm.

Một lò đan dược này của Bùi Lăng đã đến thời khắc cuối cùng.

Chương 772: Sao độc đan lại không phát tác?

Bởi vì tu vi đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại chân nguyên của hắn chỉ tiêu hao hơn phân nửa, từng mùi đan hương vô cùng nồng đậm không ngừng bay ra từ trong lò luyện đan trước mặt.

Giữa cành lá xung quanh không ngừng vang lên tiếng sột soạt, từng đôi mắt thăm dò khát vọng, hình bóng lay động tập trung trên lò luyện đan, đều là sinh linh ngửi mùi hương mà đến.

Chỉ là khiếp sợ Dược Triêu Nhan ở bên cạnh, không dám ra mặt tranh đoạt.

"Sắp thành!" Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, luyện xong lô Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này, lại có mười điểm vào tay.

Như thế điểm số của mình là mười lăm.

Dù sao nhiệm vụ tiếp theo có thể làm thì làm, không thể làm thì thôi.

Vào lúc này, hệ thống thao túng thân thể hắn, phất tay dập tắt Hàn Tủy Hỏa, hoàn thành luyện đan!

Vừa đúng hai canh giờ!

Bùi Lăng thầm thở phào trong lòng, mình đoán không sai.

Độ khó của Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này giống hệt với Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, ngay cả thời gian luyện chế cũng giống nhau.

Nghĩ vậy, hắn thấy mình tiến lên mở nắp lò, một viên đan dược toàn thân màu xanh oánh nhuận, hoa văn màu xanh mơ hồ nằm dưới đáy lò.

Giống như Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, một lò này của hắn chỉ luyện chế ra một viên đan dược, hơn nữa chỉ là thượng phẩm...

Thấy hệ thống thao túng thân thể mình lấy ra Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan từ đáy lò, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều không đúng!

Xảy ra chuyện gì?

Sao độc đan còn chưa phát tác??

"Oa! Không tệ!" Dược Triêu Nhan bay tới, sau khi thấy rõ một màn này, phát ra tiếng khen ngợi ngạc nhiên, "Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã bổ sung tàn phương Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, còn luyện chế được Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thượng phẩm!"

"Ta không trừ năm điểm tài liệu của ngươi."

"Công thêm nhiệm vụ lần này, bây giờ ngươi có tất cả hai mươi điểm, tạm thời xếp hạng nhất!"

Nàng vui vẻ xoay một vòng giữa không trung, làn váy màu xanh biếc xoay tròn theo động tác như một đóa hoa màu xanh chợt nở rồi tàn, sau đó chống nạnh nói, "Tiếp theo vẫn là ba nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ thứ nhất là luyện chế ra một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm!"

"Nhiệm vụ thứ hai là gần đây có một con yêu thú, dòng dõi không phong phú, kết hợp với đặc điểm huyết mạch của nó, trong điều kiện tiên quyết không giảm tiềm năng của đời sau, hãy luyện chế đan dược có thể dễ mang thai nhiều con cho nó."

"Nhiệm vụ thứ ba, lần này đi mấy chục dặm có một cánh rừng đã đến tuổi thọ của nó. Luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ cho chúng nó, bảo đảm tiếp theo bọn chúng còn có thể tiếp tục sống sót trăm năm."

"Nếu ngươi lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất là Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, phấm chất đan hỏa của ngươi không đủ. Từ vị trí hiện tại đi về phía tây nam khoảng mấy trăm dặm, có một sơn cốc bên trong trải rộng địa hỏa."

"Từ thất phẩm đến tam phẩm đều có."

"Nhưng bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, có lẽ không thể khống chế được đan hỏa thất phẩm..."

Dược Triêu Nhan nắm chặt ngón tay nghiêm túc giải thích, có thể thấy nàng rất coi trọng Vương Cao trước mắt!

Chỉ là không đợi nàng nói hết lời, bên tai Bùi Lăng đã vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra tiếp tục tu luyện 【 luyện đan thuật. Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan 】 , thiếu Gia Vinh Thảo, Đế Tu Quả, Đế Vụ Huyết Tinh, Nữ Tang Tàm..."

"Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra Gia Vinh Thảo, Đế Tu Quả, Đế Vụ Huyết Tinh, Nữ Tang Tàm..."

"Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra tiên dược vạn năm..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một gốc tiên dược vạn năm..."

Tiên dược vạn năm??

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cần thiên tài địa bảo là Gia Vinh Thảo, Đế Tu Quả, Đế Vụ Huyết Tinh, Nữ Tang Tàm đủ loại, nhưng bây giờ hệ thống lại nhảy qua những dược liệu chính trong đan phương này, tặng một gốc tiên dược vạn năm?

Hắn biết rõ trong phạm vi kiểm tra của hệ thống thiểu năng này, nó chỉ đưa thứ tốt nhất!

Hiện tại đã tặng gốc tiên dược vạn năm này, có nghĩa gốc tiên dược vạn năm này có thể thay thế tất cả thiên tài địa bảo trong đan phương Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan!

Hơn nữa, hiệu quả dược liệu càng tốt hơn ban đầu!

Nhưng đây không phải trọng điểm... Trọng điểm là hắn xong đời rồi!

Ngay sau đó, Bùi Lăng chịu sự điều khiển của hệ thống, không để ý Dược Triêu Nhan tí nào, một phát nâng lò luyện đan lên, sau đó chạy thẳng đến một phương hướng!

Dược Triêu Nhan còn đang chờ Bùi Lăng nhận nhiệm vụ, thấy thế vội vàng vỗ cánh đuổi theo...

...

Cỏ xanh như thảm len, hồ nước xanh biếc.

Khí tức của yêu thú đang nằm sấp càng ngày càng yếu ớt.

Nhưng Trì Tiệp nhận nhiệm vụ trị liệu cho nó, nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, vẻ mặt hắn ta dữ tợn đã hoàn toàn ngâm mình ở trong độc thủy!

Ở phía trên phần đầu trồi lên mặt nước của hắn ta, Dược Mạt Lỵ bay múa như dệt, không ngừng vẩy xuống điểm sáng trị liệu, thân ảnh vốn đã ngưng tụ thành thực chất càng lúc càng mờ nhạt.

Cảm nhận được độc tố ăn mòn toàn diện và lực lượng trị liệu nhanh chóng khu trừ, Trì Tiệp cau mày.

Năng lực trị liệu của phân thân Dược Tiên Nữ quá mạnh!

Vừa rồi vì hắn ta muốn tăng nhanh tốc độ tiêu hao lực lượng của đối phương, không chỉ thả ra toàn bộ phòng ngự trong cơ thể, còn dùng thêm rất nhiều loại độc đan đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Chương 773: Mộc Tinh thủ vệ (1)

Mười mấy loại kịch độc chồng chất lên nhau nhưng vẫn bị Dược Mạt Lỵ thoải mái giải trừ!

"Còn phải tăng thêm tốc độ!" Trì Tiệp suy nghĩ trong lòng, lập tức tâm niệm vừa động, mấy đạo phong nhận đột nhiên sinh ra, hung hăng chém về phía thân thể của mình.

Ngay lập tức, trong độc thủy màu xanh hiện ra từng sợi huyết sắc.

Nước hồ kịch độc lập tức tràn vào trong vết thương "xuy xuy" vài tiếng, bởi vì độc tố dữ dội, thậm chí vết thương còn lập tức toát ra một luồng hơi khói bay lên.

Vốn Trì Tiệp đang được Dược Mạt Lỵ trị liệu nên màu da vẫn coi như bình thường, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh tím xanh, khí tức chợt hạ xuống, gần như lập tức rơi vào cảnh sắp chết!

Vốn tốc độ bay múa của Dược Mạt Lỵ không chậm, trong nháy mắt tăng tốc, vô số vầng sáng lấm ta lấm tấm dần truyền tới từ đằng xa, dung nhập trong cơ thể nàng, lại trải qua bay múa rơi về phía Trì Tiệp ở bên dưới...

...

Trong bụi đầy gai đâm.

Đã đếm không hết số lượng độc đan mà Chu Diệu Ly ăn vào.

Khí tức của Dược Hợp Hoan trước mặt nàng cũng vô cùng yếu ớt, thân hình cũng biến thành cực kì trong suốt, dường như sẽ tiêu tán bất cứ lúc nào.

Mặc dù như thế, Dược Hợp Hoan vẫn không ngừng bay múa, vẩy xuống điểm sáng giải độc cho Chu Diệu Ly.

Chu Diệu Ly nhìn phân thân Dược Tiên Nữ trước mặt, khẽ gật đầu.

Nàng sử dụng những độc đan này, có vài loại lấy từ chỗ Bùi Lăng, có vài loại là Tư Hồng thị giao cho nàng.

Những độc đan này đều là cực phẩm!

Cộng thêm nàng là Kim Đan nhị phẩm, căn cơ thâm hậu.

Dược Hợp Hoan giải độc cho nàng tiêu hao lớn hơn giải độc cho tu sĩ bình thường rất nhiều!

Giằng co đến bây giờ, nàng đã sắp tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của phân thân Dược Tiên Nữ này.

Đánh giá người nhỏ như nến tàn trong gió trước mặt, trong mắt Chu Diệu Ly thờ ơ, thản nhiên nghĩ đến: "Nàng sắp đến cực hạn."

"Sau khi giải quyết nàng, có thể bắt đầu tìm kiếm chỗ ẩn thân của bản thể Dược Tiên Nữ!"

"Nhưng trước khi trong tộc chính thức hành động, dù tìm được cũng tuyệt đối không thể tuỳ tiện tới gần..."

"Dù sao cũng là tiên dược vạn năm mà đan tổ để lại vào năm đó..."

Trong dược điền nở đầy hoa cỏ màu trắng.

Vốn linh thực trắng ngần như tuyết, hầu hết đã nhiễm huyết sắc đầm đìa, tuyết trắng và máu đỏ hoà lẫn nhìn mà giật mình.

Gió thổi qua, hương cỏ cây trong veo cũng bị mùi máu tanh che giấu.

Cả người Tuyệt Tâm Tử nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi như linh kiện rơi rớt khắp nơi, máu tươi chảy như suối, cuồn cuộn chảy xuôi hội tụ thành một vũng nước nhỏ ở dưới người nàng.

Ở trước mặt nàng, bóng dáng tinh xảo của Dược Tân Di xẹt qua giữa không trung, sau khi cố gắng vẩy xuống một điểm sáng cuối cùng đã chầm chậm tiêu tán.

Đúng vậy, nàng tự hại mình quá mức!

Phân thân Dược Tiên Nữ đi theo bên cạnh nàng vì cứu nàng đã hao hết tất cả lực lượng, thậm chí không chờ nổi phân thân ở chỗ khác chi viện.

Hiện tại không có Dược Tiên Nữ chữa trị cho nàng!

"Đáng chết! Ta trúng kế!" Lúc Tuyệt Tâm Tử nhận ra điểm ấy, trước mắt đã biến thành màu đen, còn không có cả sức lực đứng dậy, trong mắt nàng không sợ hãi chỉ có tức giận đơn thuần, "Ta có thể sẽ chết vì thương thế này!"

"Thật không ngờ, ta đường đường là Tuyệt Tâm Tiên Tôn, lại thua trên tay một Dược Tiên Nữ nho nhỏ!"

"Đợi sau khi chân linh của ta trở về tiên giới, nhất định phải thưởng cho nàng cửu cửu thiên lôi, để nàng biết hậu quả khi tính kế bản tiên tôn!"

Tuyệt Tâm Tử nghĩ như vậy, chợt thấy có một bóng người nhanh chóng chạy tới từ nơi xa.

Tốc độ của đối phương cực nhanh, trên vai khiêng một lò luyện đan, phân thân Dược Tiên Nữ theo sát sau đó.

"Trọng Minh tông Bùi Lăng!" Tuyệt Tâm Tử híp mắt, vận khí không tệ lại gặp một đồng đạo!

Thế là, Tuyệt Tâm Tử lập tức hung ác cắn đầu lưỡi, ép buộc mình giữ tỉnh táo, dùng lực lượng cuối cùng truyền âm nói: "Bùi sư đệ, nhanh tới cứu ta! Sau này chờ bản tôn trở về tiên giới, có thể đồng ý cho ngươi một tiên chức!"

...

Lúc này, trong lòng Bùi Lăng vô cùng lo lắng!

Đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra, vì sao độc đan còn chưa phát tác?

Lần này mình đã đoán chắc thời gian, chọn lựa loại độc đan cực phẩm mà hệ thống uỷ thác luyện chế, cũng có kinh nghiệm luyện đan nhiều lần trước đó, không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì!

Hơn nữa toàn bộ quá trình luyện đan...

Chờ chút!

Vừa rồi Dược Triêu Nhan đột nhiên vây quanh hắn một vòng, hơn nữa lúc bay múa còn vẩy xuống điểm sáng hòa vào thân thể hắn, lúc ấy hắn nhìn còn cảm thấy rất đẹp... Không phải độc đan bị Dược Triêu Nhan giải mất chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng lập tức cảm thấy nặng nề.

Độc đan phát tác chậm một chút cũng không sao, luôn có thể cắt ngang hệ thống uỷ thác.

Nhưng nếu là độc bị giải, vậy tiếp theo làm sao bây giờ?

Ngay lúc hắn đang nóng lòng như lửa đốt, chợt phát hiện một người nằm trên mặt đất phía trước, tay chân đứt lìa bụng rách ra cực kỳ thê thảm.

Là Tuyệt Tâm Tử!

Nhưng sao nàng lại tổn thương nặng như vậy?

Không đợi Bùi Lăng nghĩ rõ ràng vấn đề này, bên tai đã vang lên truyền âm của đối phương: "Bùi sư đệ, nhanh tới cứu ta! Sau này chờ bản tôn trở về tiên giới, có thể đồng ý cho ngươi một tiên chức!"

Chương 774: Mộc Tinh thủ vệ (2)

Nghe vậy, Bùi Lăng không quan tâm nửa câu sau của đối phương.

Về phần cứu đối phương... Bây giờ hắn cũng muốn Tuyệt Tâm Tử tới cứu hắn!

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình bị hệ thống điều khiển, tốc độ không hề giảm bớt, trực tiếp một cước giẫm qua vũng máu bên cạnh người Tuyệt Tâm Tử, nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái, tiếp tục lao đến nơi xa.

Là Dược Triêu Nhan đi theo sau hắn thấy có người trọng thương sắp chết, chân mày tinh xảo cau lại, cứu người quan trọng hơn!

"Nhân loại Vương Cao, ngươi chờ một chút!" Dược Triêu Nhan gọi, "Ta cứu nữ tử nhân loại này trước dã!"

Sau đó vội vàng tiến lên xoay quanh nhảy múa vẩy xuống điểm sáng, cứu chữa Tuyệt Tâm Tử.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi tới, nhanh chóng kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa, chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa...

...

Sau một lúc lâu, Bùi Lăng tiến vào một sơn cốc.

Khắp nơi trên mặt đất là những gốc cây to lớn, mỗi một gốc đều đồ sộ cao to hơn những gốc cây mà hắn thấy bên hồ sen!

Trên gốc cây to lớn còn có vô số dây leo như sợi rễ rủ xuống, khí thế hùng hồn như về tới thượng cổ Hồng Hoang.

Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trên những gốc cây lớn và dây leo này lại mọc lên từng con mắt, lúc đóng kín cứ như vết sẹo.

Càng đi sâu vào trong, hình dáng gốc cây lớn và dây leo càng rõ ràng.

Rõ ràng là từng Mộc Tinh thủ vệ, từng cái vô cùng cao lớn khí tức kinh người, dù lúc này đều đang nhắm mắt ngủ say, trong lúc vô tình cũng phát ra uy thế cực kỳ khủng bố!

Bùi Lăng khiêng lò luyện đan đi xuyên qua khu rừng rậm này, không nhìn tất cả Mộc Tinh thủ vệ, mặt không thay đổi đi thẳng vào trong sơn cốc!

Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, giác quan của hắn nói cho hắn biết, tu vi của những Mộc Tinh thủ vệ này cực cao như đại dương mênh mông bát ngát, tùy tiện một cái ra tay cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn!

Cũng may, tuy thực lực những Mộc Tinh thủ vệ này rất mạnh, nhưng dù sao nơi này cũng là Lưu Lam hoàng triều!

Hắn là một luyện đan sư thông qua thi đình, tham gia kiểm tra "Tiểu Tự Tại Thiên", chỉ cần không làm ra việc trái với quy tắc của "Tiểu Tự Tại Thiên", cũng không cần lo lắng sinh linh trong "Tiểu Tự Tại Thiên" dám gây bất lợi cho mình.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng xuyên qua dây leo như thác nước bước vào trung tâm sơn cốc.

Nơi này số lượng gốc cây lớn che trời bắt đầu giảm mạnh, lại là những dây leo quấn quanh khắp cốc kia, không biết mở đầu và kết thúc đan xen vặn vẹo vào nhau, hình thành thảm thực vật cự mãng cực kỳ hùng vĩ cũng cực kỳ quỷ dị như xiềng xích, rũ xuống từ trên đỉnh gốc cây lớn dày đặc khóa chặt trung tâm sơn cốc!

Vì chỗ kia bị vô số dây leo che chắn, không đến gần căn bản không thấy gì hết.

Hệ thống không hề do dự thao túng thân thể Bùi Lăng, nhanh chân đi vào bên trong.

Mộc Tinh thủ vệ nơi đây đồ sộ cao lớn như bên ngoài, mà không xê xích bao nhiêu với Nhân tộc bình thường.

Bọn chúng cầm trong tay trường mâu làm bằng gỗ, mặc dù những trường mâu kia làm từ vật liệu gỗ nhưng nhìn lại nặng nề kiên cố, trên đầu mâu hiện ra tia sáng lành lạnh, rất nhiên uy lực của nó căn bản không thể dùng vật liệu gỗ bình thường để tính toán.

Khí tức của những thủ vệ này càng mạnh hơn đồng bạn bên ngoài!

Hệ thống không hề có phản ứng với uy áp do bọn chúng vô thức thả ra, thoải mái đi ngang qua trong số trường mâu san sát.

Nhưng ngay lúc đi được một nửa.

"Răng rắc."

Hệ thống vừa đúng đạp một cước vào một cành cây khô vắt ngang trên đường.

Trong nháy mắt tiếng động đánh thức thủ vệ, Mộc Tinh xung quanh lập tức mở mắt, từng đôi mắt màu xanh đồng loạt nhìn về phía Bùi Lăng!

Vào lúc này, trong lòng Bùi Lăng dâng lên một luồng khí lạnh.

Nhưng hệ thống nhìn như không thấy, không quan tâm tiếp tục đi tới.

Mộc Tinh thủ vệ nhìn chằm chằm Bùi Lăng, nhưng bọn chúng không cảm giác được trên người đối phương có bất kỳ địch ý và ác niệm gì, hơn nữa tu vi lại thấp như vậy... Đây là một con kiến trùng hợp đi ngang qua!

Thế là, tất cả Mộc Tinh thủ vệ đều yên lặng nhìn Bùi Lăng nhưng không một ai ra tay ngăn cản, mặc cho hắn tiếp tục đi tới.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng xuyên qua dây leo dày đặc, đi tới trung tâm tòa sơn cốc này.

Hắn ngạc nhiên thấy vô số dây leo cự mãng tụ họp ở chỗ này, giữa màu xanh lá đậm nhạt không đồng nhất, một thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện.

Mái tóc dài màu trắng bạc như ánh trăng tản mát, rũ thẳng xuống mắt cá chân.

Dường như đối phương đang ngủ say, không có bất kỳ phản ứng gì với sự xuất hiện của hắn.

Khuôn mặt nàng bị dây leo và tóc dài che đậy, chỉ lộ ra gần một nửa nhưng đã có thể thấy vẻ tinh xảo trong sáng.

Quan trọng nhất là, phần khuôn mặt nàng lộ ra ngoài gần như không hề khác Dược Triêu Nhan sau khi phóng đại.

Nhìn thiếu nữ tóc bạc trước mặt, nghĩ đến tiếng nhắc nhở của hệ thống trước đó, tư duy của Bùi Lăng suýt nữa dừng lại!

Tiên dược vạn năm!

Thứ hệ thống định tặng miễn phí cho hắn, là bản tôn Dược Tiên Nữ!

Ngay sau đó, không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng từ trong sự ngạc nhiên, hệ thống đã thao túng thân thể hắn, đầu tiên là đi đến trước mặt Dược Tiên Nữ, sau đó dừng bước lấy ra nữ thi Nguyên Anh kỳ từ trong túi trữ vật.

Chương 775: Địa Hỏa cốc (1)

Bộ nữ thi Nguyên Anh kỳ này vẫn không có một sợi vải.

Ngay lúc đầu óc Bùi Lăng trống rỗng nhìn chăm chú, hệ thống trực tiếp tiến lên cưỡng ép đẩy ra dây leo quấn quanh Dược Tiên Nữ.

Những dây leo này như đang sống, vừa bị đẩy ra đã tiếp tục quấn lên trên người Dược Tiên Nữ.

Nhưng hệ thống tay mắt lanh lẹ, chớp lấy khoảng cách cực kỳ ngắn ngủi đó, nhanh chóng đem đưa nữ thi Nguyên Anh kỳ kia lên...

Thế là, một lát sau Bùi Lăng thấy bản thể Dược Tiên Nữ bị hệ thống khiêng ra từ trong dây leo, ném vào trong lò luyện đan.

Mà bộ nữ thi Nguyên Anh kỳ kia đã thay thế Dược Tiên Nữ, bị quấn ở trung tâm dây leo...

"Leng keng! Hoàn thành tặng tiên dược vạn năm! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, lúc này Bùi Lăng mới hồi phục tinh thần, xong đời!

Mục tiêu của Phù Quang Tư Hồng thị là Dược Tiên Nữ, hiện tại hệ thống đoạt Dược Tiên Nữ giúp hắn, tương đương với việc hắn lập tức trêu chọc hai quái vật khổng lồ là Lưu Lam hoàng triều và Phù Quang Tư Hồng thị!

Lúc trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra địa hỏa thất phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí một phần địa hỏa thất phẩm..."

Tặng địa hỏa thất phẩm?

Xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng hắn đã có linh hỏa Nam Kha Mộng Hỏa đứng hạng nhất trong hỏa chủng thất phẩm...

Ngay lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, Nam Kha Mộng Hỏa bị Chu cung phụng của Lưu Lam hoàng triều lấy thủ đoạn đặc thù phong ấn, hơn phân nửa hệ thống không kiểm tra ra được.

Chỉ có điều, hắn mới có tu vi Trúc Cơ kỳ, hắn căn bản không có thực lực luyện hóa hỏa chủng thất phẩm!

Hệ thống thật sự tặng cho hắn, đây không phải tiễn hắn đi chết à?!

Hơn nữa, vì sao hệ thống không tặng hỏa chủng thất phẩm ngay lần đầu tiên luyện đan? Ngược lại bây giờ bỗng nhiên đưa tặng?

Là vì lúc trước cách vị trí hỏa chủng quá xa, không trong phạm vi kiểm tra của hệ thống?

Không đợi Bùi Lăng nghĩ rõ ràng vấn đề này, thân thể hắn đã nâng lò luyện đan lên, nhanh chân đi về một phương hướng.

Sạt sạt sạt...

Tiếng bước chân nhanh chóng tiến lên trong rừng rậm như Hồng Hoang, Mộc Tinh thủ vệ bị đánh thức dần mở mắt ra.

Bùi Lăng khiêng lò luyện đan giống hệt lúc tới, nhưng bên trong lại thêm một Dược Tiên Nữ, thoải mái đi ra ngoài ngay trước mặt tất cả Mộc Tinh thủ vệ.

Mộc Tinh thủ vệ không hề cảm ứng được Dược Tiên Nữ trong lò luyện đan, thế là đều nhìn chằm chằm Bùi Lăng như vừa rồi.

Nhưng thấy hắn không có chút địch ý và ác niệm nào, tiếp theo chỉ coi hắn như một con kiến đi ngang qua, mặc cho hắn nghênh ngang rời đi...

...

Sau khi Bùi Lăng rời đi, vô số dây leo trong trung tâm sơn cốc tiếp tục như trước đó, liên tục không ngừng hấp thu địa mạch chi lực từ lòng đất rồi hội tụ đến tận đây, rót vào trong cơ thể nữ thi Nguyên Anh bị quấn lấy.

Không lâu sau, nữ thi đã bị bí thuật của Cửu A Lệ thị luyện chế, sau khi chết đi vẫn có thể duy trì làn da như mỡ đông, bắt đầu xảy ra biến hóa...

Trong màu trắng nõn hiện ra vệt xanh đen.

Chẳng mấy chốc, nhục thân Nguyên Anh kỳ cũng không chịu nổi địa mạch chi lực chen chúc mà tới, dáng vẻ xinh đẹp bắt đầu bành trướng, biến dạng, vốn là dáng vẻ như hoa như ngọc, thanh tú lịch sự tao nhã, nay dần trở nên dữ tợn đáng sợ...

Két, két...

Trong tiếng động rợn người, nhục thân bành trướng chậm rãi chống ra một không gian càng lớn hơn trong dây leo dày đặc, trên cơ thể xanh đen tràn ngập địa mạch chi khí càng có vẻ quỷ dị...

Vào lúc này, bộ nữ thi này đã hoàn toàn thay đổi nhưng dây leo ở bốn phương tám hướng vẫn đang tiếp tục đưa vào địa mạch chi lực cho nó...

...

Trong bụi gai đâm, theo một mảnh điểm sáng vẩy xuống, Dược Hợp Hoan ầm ầm biến mất giữa không trung.

Cuối cùng Chu Diệu Ly đã thành công khiến phân thân Dược Tiên Nữ này hao hết toàn bộ lực lượng!

Cuối cùng đã giải quyết xong cái đuôi này, nàng khẽ gật đầu, ngay sau đó lấy ra một viên đan dược giải độc, nuốt vào.

Chẳng mấy chốc, số độc còn thừa lại trong cơ thể mà vừa rồi Dược Hợp Hoan không kịp trị liệu cho nàng đã nhanh chóng hóa giải.

"Phân thân Dược Tiên Nữ khác có ám tử của Tư Hồng thị đi giải quyết, không cần ta ra tay." Giải độc xong, Chu Diệu Ly thầm nghĩ, "Bây giờ nhiệm vụ của ta là tìm được bản thể Dược Tiên Nữ trước!"

"Tư Hồng thị đã nghe ngóng tin tức của 'Tiểu Tự Tại Thiên', chỉ cần cảm ứng hướng đi của địa mạch chi lực trong động thiên này, có thể tìm ra nàng!"

"Hiện tại có thể bắt đầu làm việc chính."

Nghĩ đến đây, bóng dáng nàng nhoáng một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chạy về nơi xa.

...

Trong cánh đồng hoa trắng vẩy đầy máu tươi.

Trong sự cố gắng trị liệu của Dược Triêu Nhan, cuối cùng thương thế của Tuyệt Tâm Tử đã khỏi hẳn.

"Bùi sư đệ làm không tệ! Ngày khác đợi ta trở về tiên giới, nhất định phải khen thưởng hắn thật tốt!" Tuyệt Tâm Tử thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn Dược Triêu Nhan hừ lạnh một tiếng.

Dược Tiên Nữ này nham hiểm độc ác, giỏi tính toán, mình đường đường là Tiên Tôn, vừa rồi lại suýt trúng kế của nàng!

Cũng may Bùi sư đệ chạy đến kịp lúc!

Chương 776: Địa Hỏa cốc (2)

Ánh mắt Tuyệt Tâm Tử lấp lóe, suy nghĩ cách đối phó tiếp theo: "Hiện tại, đi giải quyết hạng nhất trong đại điển luận đan này trước đã!"

"Không, hạng nhất chắc là Bùi sư đệ."

"Mặc dù hắn là đồng đạo, nhưng cũng không phải không thể giết!"

"Ừm, lần này buông tha cho hắn coi như khen thưởng đi."

"Về sau đến tiên giới, không cần ban thưởng cho hắn nữa."

"Dù sao đủ loại chỗ tốt ở tiên giới không quan trọng với ta, nhưng lại quá long trọng với hắn. Nếu không đủ phúc phận, chỉ sợ sẽ giảm thọ. Đây cũng vì tốt cho hắn."

"Ta đi giải quyết hạng hai!"

"Đúng, đi giết Chung Quỳ Hi kia!"

Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nói: "Ta không sao, ngươi có thể đi tìm Bùi... Có thể đi tìm Vương Cao."

Nghe vậy, Dược Triêu Nhan vừa cẩn thận kiểm tra tình huống của nữ tu nhân loại trước mặt, thấy nàng thật sự đã đã khôi phục hoàn toàn, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu.

Thế nhưng...

Vì sao bên cạnh đối phương không có phân thân bản thể khác đi theo?

Trong lòng Dược Triêu Nhan thấy hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nhiệm vụ của nàng là phụ trách kiểm tra Vương Cao, hiện tại Vương Cao đã đi xa, nàng phải đuổi theo mới được.

Thế là, Dược Triêu Nhan lập tức nói: "Vậy ta đi tìm Vương Cao, ngươi tự cẩn thận."

Tuyệt Tâm Tử khẽ nói: "Ngươi không cần quan tâm việc của bản tôn, làm tốt việc của ngươi đi

Dược Triêu Nhan cũng không nghĩ nhiều, chỉ còn một đôi cánh bay về phương xa...

...

Trong sơn cốc hẹp dài hiện ra màu đỏ sậm đặc biệt sau khi vết máu khô cạn.

Sơn cốc này chiếm diện tích không nhỏ, lại không có một ngọn cỏ nào.

Cho dù là trong kẽ hở, ngay cả mấy loại như cỏ xỉ rêu, địa y cũng không thể sinh tồn.

Toàn bộ mặt đất trong cốc nứt nẻ thành vô số khe hở có to có nhỏ.

Trong cái khe, đủ loại địa hỏa bốc lên cuồn cuộn, tuỳ tiện thiêu đốt.

Ngay ở cửa vào sơn cốc, một khối bia đá tàn tạ đứng thẳng, trên tấm bia dùng kiểu vân triện thô kệch tùy ý khắc ba chữ: "Địa Hỏa cốc."

Vào lúc này, trong cốc không có một ai.

Nhưng chẳng mấy chốc một bóng người bay lượn đến từ nơi xa, vai gánh lò luyện đan, bước chân nhanh nhẹn.

Bùi Lăng không hề do dự, lúc đi ngang qua bia đá còn không liếc mắt lấy một cái, đi thẳng vào trong cốc!

Trong Địa Hỏa cốc, càng đi vào trung tâm, phẩm cấp địa hỏa càng cao!

Đến vị trí chính giữa, một đám hỏa diễm màu vàng nhạt yên tĩnh thiêu đốt, mặc dù nó chỉ lớn khoảng ngón cái nhưng lại cho người ta một cảm giác mặt trời treo cao, bá đạo nóng bỏng không gì không thiêu đốt.

Ngoại trừ hỏa diễm màu vàng nhạt, mấy chục địa hỏa đủ loại cũng tản ra uy năng khiến người ta sợ hãi.

Cũng may hệ thống tặng địa hỏa thất phẩm, nằm ngay chỗ sau khi vào thung lũng không xa.

Trong một cái khe rộng khoảng vài thước, cao vài trượng, một ngọn lửa màu trắng bệch nhẹ nhàng nhảy nhót như vũ cơ.

Thân thể Bùi Lăng đi đến bên cạnh cái khe này, chợt đặt lò luyện đan xuống, mở nắp lò ra.

Lúc này, Dược Tiên Nữ vẫn chưa tỉnh lại, nàng không cảm nhận được bất kỳ ác niệm và địch ý gì, cho nên vẫn ngủ say.

Ngay sau đó, hệ thống thao túng Bùi Lăng đưa tay nắm sợi tóc màu bạc của Dược Tiên Nữ, dùng sức kéo một cái!

Sợi tóc lù lù bất động, lại không thể giật xuống.

Sau đó, hệ thống lại thử lần thứ hai, lần thứ ba...

Sau liên tục vài chục lần, Dược Tiên Nữ vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng hàng lông mày kẻ đen thanh tú hơi nhíu lại, trong miệng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Bùi Lăng hãi hùng khiếp vía, vô cùng hoảng sợ.

Cũng may, Dược Tiên Nữ chỉ đổi tư thế, sau đó tiếp tục ngủ say, đúng vào lúc này sợi tóc liên tục bị lôi kéo kia đột nhiên "ba" một tiếng tự đứt ra.

Hệ thống lấy được một sợi tóc Dược Tiên Nữ, lập tức nuốt nó vào trong bụng.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy một luồng dược lực tinh thuần hùng hậu tràn vào thân thể của mình, gần như muốn khiến cả người hắn no đến nổ tung!

Ngay sau đó, hệ thống khống chế hắn khẽ vươn tay, lập tức hút một đoàn địa hỏa thất phẩm từ trong cái khe trước người đến.

"Leng keng! Hoàn thành tặng địa hỏa thất phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở máy móc vang lên, địa hỏa thất phẩm rơi vào trong tay Bùi Lăng, chân nguyên của hắn lập tức điên cuồng thiêu đốt.

Tu vi Trúc Cơ kỳ căn bản không khống chế được linh hỏa thất phẩm!

Thấy chân nguyên của mình tiêu hao dữ dội, chẳng mấy chốc địa hỏa sẽ thiêu đốt cả người hắn, trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, đúng vào lúc này dược lực tràn trề trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, liên tục không ngừng chống đỡ địa hỏa thiêu đốt.

Sau khi duy trì được thế lửa của địa hỏa thất phẩm, hệ thống lập tức khống chế đoàn địa hỏa này, ném vào trong lò luyện đan, sau đó đậy kín nắp lò.

Sau đó, hệ thống thao túng thân thể Bùi Lăng kết động pháp quyết, bắt đầu luyện đan...

Một canh giờ sau.

Dược Tiên Nữ vẫn đang ngủ say trong Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô.

Địa hỏa thất phẩm vẫn không thể đốt cháy một sợi tóc nào của nàng, ngược lại hoàn cảnh ấm áp dễ chịu này khiến nàng ngủ càng ngon hơn.

Vào lúc này, dưới chân Bùi Lăng giẫm lên bộ pháp đặc biệt, không ngừng biến hóa pháp quyết, cách không điều khiển địa hỏa thất phẩm luyện Dược Tiên Nữ.

Nhưng tu vi quá của hắn thấp, hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Dược Tiên Nữ.

Chương 777: Luyện Dược Tiên Nữ

Bởi vậy sau khi đậy nắp lò luyện đan, Bùi Lăng không hề biết tiến độ luyện đan của hệ thống.

Đúng vào lúc này, bóng áo xanh lóe lên ở cửa cốc, bóng dáng Dược Triêu Nhan xuất hiện.

Nàng chỉ còn lại một đôi cánh nhanh chóng phe phẩy, vì tốc độ quá nhanh khiến khuyên tai hoa bên tai không ngừng lay động, ngước mắt nhìn một cái lập tức bay đến bên cạnh Bùi Lăng.

Thấy Dược Triêu Nhan, trong lòng Bùi Lăng lập tức căng thẳng.

Bản thể của đối thương đang ở ngay trong lò luyện đan của mình!

Nhưng ngay lúc hắn tưởng mình hoàn toàn xong đời, đã thấy Dược Triêu Nhan bay múa vòng quanh hắn một vòng, sau khi phát hiện khí tức của địa hỏa thất phẩm, lập tức nói: "Dùng Hàn Tố Nguyệt Hỏa thất phẩm luyện đan, ta đã biết! Nhiệm vụ lần này của ngươi là lựa chọn luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm."

Sau khi nói xong, Dược Triêu Nhan bắt đầu yên lặng đứng ngoài quan sát, không làm phiền hắn luyện đan.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng rất ngạc nhiên.

Bây giờ hắn đang luyện bản thể của đối phương, Dược Triêu Nhan này là phân thân Dược Tiên Nữ, vậy mà không có chút quan tâm nào?

Hay là, thật ra Dược Triêu Nhan không cảm ứng được bản thể của nàng?

Bùi Lăng âm thầm nghi ngờ, sau đó phần nghi ngờ này nhanh chóng biến thành sợ hãi, cứ nhìn thế này, vậy tiếp theo phải giải quyết như thế nào?

Nếu Dược Triêu Nhan không đuổi theo, chút nữa chờ hệ thống uỷ thác kết thúc, hắn còn có thể trả lại Dược Tiên Nữ.

Nhưng hiện tại phân thân của đối phương đang nhìn chằm chằm ngay bên cạnh, tiếp theo hắn cũng không dám mở nắp lò ra!

Hệ thống thờ ơ với suy nghĩ của Bùi Lăng, cũng coi như không thấy sự tồn tại của Dược Triêu Nhan, tự mình luyện đan.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua một ngày.

Xoạt!

Không gian cách đó không xa đột nhiên lắc lư một trận, chợt một bóng dáng quần áo mộc mạc khí chất ung dung xuất hiện.

Sau khi bị Dược Hải Đường truyền tống đến Địa Hỏa cốc này, Chung Quỳ Hi liếc mắt đã thấy một đám địa hỏa màu đỏ nhạt cách đó không xa, khẽ gật đầu.

Hôm qua hắn ta tốn cả ngày, cuối cùng đã chữa khỏi bệnh cho con yêu thú kia, lấy được một phần tâm đắc Đan Tổ làm ban thưởng.

Phần ban thưởng này khiến Chung Quỳ Hi rất hài lòng.

Nhưng nhiệm vụ ngay sau phần ban thưởng này là để hắn ta căn cứ vào tâm đắc luyện đan của Đan Tổ, luyện chế ra mười loại đan dược cực phẩm khác nhau trong một lò!

Có lẽ sau một vài năm, chờ hắn ta hoàn toàn hiểu rõ phần tâm đắc Đan Tổ này, lại xem qua rất nhiều điển tịch, thỉnh giáo vô số đại sư đan đạo, lại mở mấy ngàn lô mới có thể làm được điểm ấy.

Nhưng lúc này, "Tiểu Tự Tại Thiên" chỉ còn mở ra hai ngày, sao có thể làm được?

Bởi vậy, Chung Quỳ Hi không nhận nhiệm vụ tiếp theo này, mà nhận một nhiệm vụ giải độc cho yêu thú khác.

Hiện tại hắn ta xuất hiện ở đây là muốn nhờ địa hỏa nơi đây, luyện chế một lò giải độc đan cực phẩm đặc thù.

Trong lòng suy nghĩ dự định tiếp theo, Chung Quỳ Hi đột nhiên phát hiện điều khác thường, nghiêng đầu nhìn một cái lập tức thấy được Vương Cao đã đến nơi này trước mình một bước.

Chung Quỳ Hi hơi ngạc nhiên, nhưng hắn ta nhanh chóng phát hiện Vương Cao đang rất nghiêm túc luyện đan!

Tu vi của đối phương chỉ là Trúc Cơ nhưng không biết dùng thủ đoạn gì, lại khống chế được một phần địa hỏa thất phẩm!

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lúc này đối phương đang muốn luyện chế một loại đan dược cực kỳ khó khăn, hơn nữa mục tiêu là cực phẩm! Nếu không Hàn Tủy Hỏa trên người Vương Cao này chắc chắn đã đủ rồi!

Trong lòng vừa khâm phục vừa tò mò, Chung Quỳ Hi nhìn Dược Triêu Nhan bên cạnh Bùi Lăng, không nhịn được truyền âm hỏi: "Xin hỏi, bây giờ Vương Cao đang luyện chế đan dược gì?"

"Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan." Dược Triêu Nhan trả lời.

Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan?

Chung Quỳ Hi khẽ nhíu mày, hắn ta chưa từng nghe nói đến loại đan dược này.

Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể đây là một trong những đan phương truyền thừa của Đan Tổ ở "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Thế là, Chung Quỳ Hi hỏi tiếp: "Xin hỏi đan phương này cũng giống như Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, là đan phương do tôn chủ nhân cũ để lại sao?"

"Đúng thế." Dược Triêu Nhan gật đầu một cái, "Đây là Vương Cao hoàn thành nhiệm vụ đạt được. Hôm qua hắn đã luyện chế ra một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thượng phẩm, hiện tại đang làm nhiệm vụ thứ ba, muốn luyện chế một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm."

Chung Quỳ Hi nghe vậy, lập tức giật mình!

Vương Cao là tán tu xuất thân ngoại cảnh, vì vậy không thể hiểu rõ ràng nhiệm vụ bên trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Sau khi hắn đi vào, chắc chắn sẽ tùy tiện nhận nhiệm vụ thứ nhất.

Nhưng đối phương nhận nhiệm vụ thứ hai, lại là nhiệm vụ đan phương truyền thừa của Đan Tổ!

Tất cả nhiệm vụ có liên quan đến đan phương truyền thừa Đan Tổ đều là nhiệm vụ khó khăn nhất trong "Tiểu Tự Tại Thiên", không có cái thứ hai!

Các đời luyện đan sư tham gia đại điển luận đan giết vào "Tiểu Tự Tại Thiên", không có ai không phải là người nổi bật, trong số bọn họ có rất nhiều người không tin chuyện kỳ quái này, kiên trì lựa chọn loại nhiệm vụ này chỉ mong đạt được truyền thừa Đan Tổ.

Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chìm đắm thất bại!

Chương 778: Đây là cứu rỗi (1)

Mỗi một vị luyện đan sư đều tràn ngập lòng tin với mình, nhiều lắm là đạt được một phần đan phương truyền thừa cần nhiều năm khổ tâm nghiên cứu, toàn bộ quá trình "Tiểu Tự Tại Thiên" cứ kết thúc như vậy.

Đồ Hòa năm đó là ví dụ.

Cho đến tận nay, tất cả luyện đan sư hiểu rõ kiểm tra "Tiểu Tự Tại Thiên", đã đạt được một quan điểm chung, đó là sau khi trực tiếp nhận nhiệm vụ đan phương truyền thừa, gần như là không thể hoàn thành!

Nhưng bây giờ, Vương Cao này không chỉ luyện chế được một phần đan dược đan phương truyền thừa, hiện tại lại đã nhận nhiệm vụ tiếp theo đó?

Đúng là hạng nhất thi quận! Hạng nhất thi đình!

Không, trong những đại điển luận đan trước đó cũng không phải không có luyện đan sư đạt hạng nhất hai lần, nhưng cũng không thể giống như Bùi Lăng, sau khi lấy được một phần đan phương truyền thừa của Đan Tổ, đã luyện chế ra đan dược thượng phẩm ngay trong lúc mở ra "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Nhân vật kinh diễm như thế, chờ sau khi đại điển luận đan lần này kết thúc, nhất định phải chiêu mộ hắn đến dưới trướng!

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Hi tập trung ý chí, sau đó lấy lò luyện đan ra cũng thu giữ một đoàn địa hỏa màu đỏ nhạt bắt đầu luyện đan.

Lúc này, thấy Chung Quỳ Hi cũng xuất hiện trong cốc, hơn nữa còn luyện đan ngay bên cạnh mình, Bùi Lăng tê cả da đầu.

Hiện tại hắn chỉ hy vọng đối phương nhanh chóng luyện chế xong đan dược, sau đó đi nhanh lên!

Nếu để Chung Quỳ Hi phát hiện mình đang dùng Dược Tiên Nữ luyện đan, chỉ sợ hắn có một trăm cái mạng cũng không đủ chết!

Nhưng ngay lúc này, không gian cách đó không xa lại chấn động, chợt có một bóng người xuất hiện.

Lần này người truyền tới là một luyện đan sư trung niên dáng người cao to, khuôn mặt thật thà.

Là luyện đan sư ngũ phẩm Quan Củ.

Lần này Quan Củ cũng nhận một nhiệm vụ cần dùng địa hỏa thất phẩm ở đây.

Sau khi hắn bị truyền tống tới, vốn còn muốn đi lại xung quanh một chút nhưng thấy Vương Cao và Chung Quỳ Hi đều đã luyện đan trong này, không dám lên tiếng làm phiền, thế là tùy tiện chọn một vị trí, cũng bắt đầu lấy địa hỏa luyện đan.

Cũng không lâu lắm, lại một người tới...

Một lát sau, trong Địa Hỏa cốc đã tụ tập bảy tám tên luyện đan sư, tự mình chiếm cứ một khe hở để khai lò luyện đan.

Tòa sơn cốc trong "Tiểu Tự Tại Thiên" này, vốn chuẩn bị cho luyện đan sư tham gia kiểm tra.

Chỉ cần có thể hoàn thành một nhiệm vụ, bắt đầu từ nhiệm vụ thứ hai gần như đều phải dùng địa hỏa.

Mặc dù mấy luyện đan sư giống Chung Quỳ Hi cũng có đan hỏa thất phẩm. Nhưng có vài loại dược liệu dùng đan hỏa thất phẩm tính chất khác biệt luyện chế ra phẩm chất có sự chênh lệch rất lớn.

Địa hỏa thất phẩm trong lại rất có ích cho đề kiểm tra trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Đến Địa Hỏa cốc luyện đan có thể lựa chọn rất nhiều địa hỏa, có thể giúp luyện đan sư càng dễ luyện chế ra đan dược chất lượng tốt.

Thấy càng ngày càng nhiều luyện đan sư tới nơi đây, Bùi Lăng mặt không thay đổi tiếp tục luyện đan, nhưng trong lòng đang thăm hỏi liệt tổ liệt tông của hệ thống...

...

Trong sơn cốc như Hồng Hoang.

Gốc cây to lớn che trời san sát, ở giữa vô số dây leo rủ xuống như thác nước.

Mùi hương cỏ cây nồng đậm như thực chất.

Vô số Mộc Tinh thủ vệ cầm trường mâu trong tay, nhắm mắt đứng hầu.

Đột nhiên một con Trùng Phong chỉ lớn bằng móng tay bay qua.

Còn chưa kịp tới gần, một Mộc Tinh thủ vệ đột nhiên ra tay, trường mâu như điện đâm ra!

Phốc.

Trùng Phong không có bất kỳ sức phản kháng gì, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói!

Cùng lúc đó, một nơi nào đó trong "Tiểu Tự Tại Thiên", Chu Diệu Ly kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng mở hai mắt ra: "Cuối cùng đã tìm được!"

"Thế nhưng, khí tức những Mộc Tinh thủ vệ kia, kém cỏi nhất cũng trên Nguyên Anh!"

"Dù lão tổ và Vô Thủy sơn trang đồng loạt ra tay chặt đứt liên hệ của 'Tiểu Tự Tại Thiên' với chủ giới, khiến tất cả Mộc Tinh thủ vệ này rơi vào suy yếu, nhưng tu sĩ Kết Đan kỳ bình thường vẫn không phải đối thủ của chúng."

"'Tiểu Tự Tại Thiên' lại chỉ cho phép tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống tiến vào..."

"Nhiệm vụ trong tộc lần này, thật sự chỉ có thể lựa chọn ta!"

Trong lòng nàng thản nhiên nghĩ đến, Truyền m Phù trong túi trữ vật đột nhiên có động tĩnh.

Chu Diệu Ly lấy ra thôi động, bên trong lập tức truyền tới một giọng nói xa lạ, trầm giọng nói: "Các hạ... Là Chu chân truyền Thánh tông?"

Nàng hơi híp mắt lại, tấm Truyền m Phù này là Tư Hồng Lôn Sơn giao cho nàng, sau khi tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" có thể dùng để liên lạc với ám tử do Tư Hồng thị sắp xếp vào Lưu Lam hoàng triều.

Hiện tại đối phương chủ động liên hệ, nhất định là kế hoạch có tiến triển!

Thế là, Chu Diệu Ly lập tức nói: "Đêm yên tĩnh rừng xanh biếc."

Giọng nói trong Truyền m Phù lập tức hơi kích động: "Đúng là chủ gia! Đêm yên tĩnh rừng xanh biếc, phù quang nhảy tử hà! Thuộc hạ Trì Tiệp, thật tiếc đến nay chưa thể tận mắt thấy sự thịnh vượng của Phù Quang..."

Xác định ám ngữ không sai, Chu Diệu Ly khẽ gật đầu, cắt ngang hành động vội vàng tỏ lòng trung thành của hắn ta, hỏi: "Tình huống bây giờ như thế nào?"

Trì Tiệp lấy lại bình tĩnh, vội nói: "Lần thi đình này rất khó khăn, chỉ có ba người trong số chúng có thể vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

Chương 779: Đây là cứu rỗi (2)

"Hơn nữa, lực lượng phân thân Dược Tiên Nữ quá mạnh, hiện tại ba người chúng ta chỉ giải quyết được ba phân thân Dược Tiên Nữ."

"Không biết hiện tại Chu chân truyền đã tìm được chỗ ẩn thân của bản thể Dược Tiên Nữ chưa?"

Chu Diệu Ly nói: "Đã tìm được chỗ. Nhưng lực lượng thủ vệ cực kỳ cường đại, nhất định phải chờ lão tổ ra tay mới có phần thắng."

Trì Tiệp nhẹ nhàng thở ra, nói: "Trước khi thuộc hạ vào đã nhận được tin tức, hôm nay lão tổ sẽ ra tay lúc mặt trời lặn! Trước lúc này, chúng ta sẽ cố hết sức sử dụng đủ loại thủ đoạn, tiêu hao hết phân thân Dược Tiên Nữ khác!"

"Nếu đến lúc đó không kịp diệt trừ tất cả phân thân Dược Tiên Nữ..."

"Lúc mặt trời lặn hôm nay, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay với nhân vật quan trọng trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

"Làm thế sẽ hấp dẫn sự chú ý của phân thân Dược Tiên Nữ còn lại, tranh thủ cơ hội cho Chu chân truyền!"

Chu Diệu Ly híp mắt nghe xong, nói: "Rất tốt. Chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chắc chắn ta sẽ thỉnh công trong tộc cho các ngươi, yên tâm, chủ gia sẽ không bạc đãi bất kỳ công thần nào."

"Đa tạ Chu chân truyền!" Trì Tiệp biết ơn nói, "Thuộc hạ nhất định dốc hết sức..."

Chu Diệu Ly kiềm chế tính tình nghe hắn ta nói xong một tràng những lời biết ơn từ tận cõi lòng, mặt không thay đổi cắt đứt truyền âm.

Sau đó đứng dậy đi về phía sơn cốc Mộc Tinh thủ vệ.

...

Trong dược điền phồn hoa như gấm.

Tuyệt Tâm Tử tùy ý rút cánh tay dính đầy máu tươi ra khỏi ngực một con yêu thú, lòng bàn tay nàng nắm chặt một trái tim vẫn đang đập.

Yêu thú trước mặt đang co quắp thở ra một hơi cuối cùng, con ngươi vốn sáng ngời linh động đang nhanh chóng tan rã.

Máu tươi cuồn cuộn phun ra từ vết thương trước ngực nó, chẳng mấy chốc đã thẩm thấu vào linh thổ dưới người.

Huyết tinh chi khí tản ra, dược điền vốn đã tươi đẹp lại tăng thêm mấy phần hung lệ.

Con yêu thú này là nhiệm vụ cuối cùng trong ba nhiệm vụ Dược Tân Di giao cho Tuyệt Tâm Tử vào hôm qua.

Nhiệm vụ yêu cầu trị liệu một loại tật bệnh nào đó cho nó.

Chỉ là, theo Tuyệt Tâm Tử cách trị liệu nhanh nhất cũng triệt để nhất là đưa đối phương trở về tiên giới!

Bởi vậy, hôm qua nghe nhiệm vụ xong, mặc dù nàng lập tức ra tay tiêu hao lực lượng của Dược Tân Di, nhưng vẫn ghi nhớ ba nhiệm vụ này.

Trong khoảng thời gian này, Tuyệt Tâm Tử đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được Chung Quỳ Hi.

Dứt khoát tốn chút công sức, chữa khỏi cho toàn bộ ba con yêu thú trong ba nhiệm vụ này!

Lúc này, thấy con yêu thú này dần lạnh buốt, Tuyệt Tâm Tử hơi nhíu mày: "Đã làm xong nhiệm vụ nhưng vẫn không tìm thấy Chung Quỳ Hi..."

"Không biết hắn trốn ở nơi nào, phải tìm người giúp đỡ."

"Chọn Chu Diệu Ly đi."

"Nàng nói nhiệm vụ lần này của nàng là phải phá hỏng đại điển luận đan của Lưu Lam hoàng triều, không khác nhiệm vụ của ta là bao."

"Đúng lúc có thể hợp tác."

"Hơn nữa đệ tử Trọng Minh tông âm hiểm xảo trá, chắc chắn có cách tìm ra vị trí của Chung Quỳ Hi!"

Nghĩ đến đây, Tuyệt Tâm Tử xoay người đi về một phía nào đó.

Sau một lúc lâu, nàng tiến vào một tòa hẻm núi rất đặc sắc.

Trong hạp cốc, khắp nơi đều là sa thạch màu sắc lộng lẫy, nhìn lại chỉ thấy đủ mọi màu sắc, không có một ngọn cỏ lại vô cùng xinh đẹp.

Một con yêu thú nằm trên khoảng đất trống ở trong cốc, trông có vẻ bệnh tật, hiển nhiên tình trạng không tốt lắm.

Thấy thế, Tuyệt Tâm Tử không khỏi khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thương xót.

Yêu thú cũng tốt, người cũng được.

Những loại tiên ngu muội hạ đẳng không biết chân tướng này thật đáng buồn!

Thôi, dù sao mình cũng là Tiên Tôn, vẫn nên từ ái với mấy loại sinh linh cả ngày ngơ ngác, không biết bộ mặt thật của thế giới này thì tốt hơn.

Thế là Tuyệt Tâm Tử dừng bước, quyết định trị liệu cho con yêu thú may mắn gặp phải này một chút...

Trong Địa Hỏa cốc, đủ loại địa hỏa cháy hừng hực.

Không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có trong từng lò luyện đan thỉnh thoảng truyền ra tiếng đan dịch cuồn cuộn.

Theo thời gian trôi qua, đủ loại đan hương dần bay ra.

Chốc lát sau, Chung Quỳ Hi là người thứ nhất luyện thành đan dược.

Sau khi hắn ta thu thập một phen, đưa mắt nhìn quanh phát hiện những luyện đan sư khác vẫn tiếp tục vùi đầu luyện đan, cũng không cảm thấy bất ngờ với loại tình huống này.

Nơi này chỉ có một mình Vương Cao có luyện đan thuật cao hơn hắn ta.

Ngoại trừ Vương Cao, dù những người khác đồng thời khai lò luyện đan với hắn ta, chắc chắn tốc độ cũng không nhanh bằng hắn ta.

Huống chi, hắn ta là người thứ hai tiến vào Địa Hỏa cốc.

Ngược lại là Vương Cao...

Chung Quỳ Hi nghiêng đầu nhìn Vương Cao, thầm nghĩ Vương Cao muốn luyện chế đan dược truyền thừa của Đan Tổ.

Hơn nữa, mục tiêu còn là đan dược cực phẩm!

Với độ khó này, có thể nói là số một trong tất cả mọi người ở đây.

Đối phương đã tới Địa Hỏa cốc trước khi hắn ta đến, hiện tại vẫn còn tiếp tục luyện chế đã rất cao minh!

Nếu đổi thành bất kỳ luyện đan sư nào khác ở đây, biết đâu đã sớm nổ lô!

Lúc trong lòng khâm phục, Chung Quỳ Hi cũng có một tia chiến ý.

Hiện tại Vương Cao này đã hoàn thành hai nhiệm vụ, chắc điểm số là hai mươi.

Nếu đối phương cũng làm nhiệm vụ phổ thông giống mình, biết đâu lúc này đã sớm lấy được ba mươi điểm! Thậm chí, có khi còn là bốn mươi điểm.

Chương 780: Ma diễm ngập trời

Nhưng nhiệm vụ truyền thừa của Đan Tổ... Chỉ cần đối phương vẫn bị kẹt ở chỗ này, vậy mình vẫn còn hy vọng đoạt giải nhất!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Chung Quỳ Hi chớp động: "Ta đã luyện thành đan dược! Bây giờ đi về hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, vậy điểm số của ta cũng có thể đạt tới hai mươi giống Vương Cao."

"Đương nhiên, ta hoàn thành nhiệm vụ không sớm như hắn, chắc chắn sẽ xếp hạng sau hắn."

"Thế nhưng, nhân lúc bây giờ hắn còn đang luyện chế đan dược cực phẩm, chỉ cần ta nhận thêm một nhiệm vụ cứu chữa yêu thú, sau khi hoàn thành có thể vượt xa!"

"Mặc dù thắng thế này không vẻ vang."

"Nhưng đối với loại thiên tài đan đạo chân chính này, nương tay mới là sự sỉ nhục lớn nhất với hắn!"

Thế là, Chung Quỳ Hi cũng không lên tiếng làm phiền những luyện đan sư khác luyện đan, truyền âm nói với Dược Hải Đường: "Truyền tống ta về đi."

Dược Hải Đường nhẹ gật đầu, cánh tay mảnh khảnh giơ lên vung múa giữa không trung, chẳng mấy chốc bên cạnh Chung Quỳ Hi xuất hiện không gian chấn động, ngay sau đó hắn ta và Dược Hải Đường biến mất nguyên tại chỗ.

Trong hẻm núi sa thạch, sau khi không gian hơi dao động, Chung Quỳ Hi và Dược Hải Đường đồng thời xuất hiện.

Vừa rơi xuống đất, Chung Quỳ Hi đã lập tức lấy ra lò đan dược vừa ra, muốn nhanh chóng cứu chữa cho con yêu thú trước mặt, sau đó tiếp tục nhận nhiệm vụ.

Nhưng hắn ta lại thấy, lúc này yêu thú cần mình cứu chữa đã ngã xuống vũng máu.

Đôi mắt nó mở to, vẻ đau đớn cứng đờ quỳ rạp chân trước trên đất, bộ lông dài vốn xoã tung lại dính đầy vết máu loang lổ, bởi vì thời gian đã lâu nên có một phần đã khô cạn, thể hiện ra màu tím đen chẳng lành.

Nhìn kỹ lại, ở ngực con yêu thú này bị cắt ra một cái động bất quy tắc, máu tươi chảy xuôi đầy đất như dòng suối nhỏ...

Cứ như ao nước nhỏ hình thành sau cơn mưa to.

Lại đã sớm không có khí tức, chết đến không thể chết thêm nữa...

...

Trong Địa Hỏa cốc, đủ loại đan hương càng thêm nồng đậm.

Bùi Lăng mặt không thay đổi kết động pháp quyết, còn đang luyện đan.

Hắn đã luyện chế tròn một ngày một đêm!

Nếu đổi lại là lúc trước, luyện đan cường độ cao thế này, dù lúc hệ thống ủy thác sẽ tự động sử dụng Bồi Nguyên đan bổ sung, cũng không chịu đựng nổi từ lâu.

Nhưng lúc này, vì dược lực trong sợi tóc của Dược Tiên Nữ chống đỡ, đến bây giờ không chỉ chân nguyên của hắn vẫn dồi dào, tinh thần phấn chấn, hơn nữa dược lực trong cơ thể còn có hơn phân nửa chưa tiêu hóa!

Đột nhiên, Bùi Lăng nhạy cảm phát hiện Chung Quỳ Hi đã hoàn thành luyện đan, truyền tống đi.

Sau đó cũng không lâu lắm, luyện đan sư ngũ phẩm thứ hai cũng luyện chế xong đan dược cần thiết, tiếp theo nói chuyện với phân thân Dược Tiên Nữ đi theo hắn ta một chút, cũng truyền tống rời đi.

Lại qua một đoạn thời gian, tên thứ ba, thứ tư...

Chỉ chốc lát sau, Địa Hỏa cốc to như vậy chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Ngay lúc hắn thầm thở phào, một luyện đan sư sắc mặt âm u lạnh lẽo đột nhiên đi đến từ cửa cốc.

Bùi Lăng lập tức chú ý tới, bên cạnh tên luyện đan sư này không có phân thân Dược Tiên Nữ đi theo!

Ngay sau đó, Bùi Lăng chỉ thấy sau khi đối phương đi vào không hề có ý đi lấy địa hỏa, mà nhìn về phía Dược Triêu Nhan.

Không chút do dự, tên luyện đan sư trên dưới cả người đều quanh quẩn khí tức âm u lạnh lẽo này nhanh chóng đi đến chỗ Bùi Lăng cách đó không xa, lấy ra một lò luyện đan tỏ vẻ muốn luyện đan.

Nhưng trên thực tế, sự chú ý của đối phương vẫn tập trung vào Bùi Lăng!

Tên luyện đan sư này có vấn đề!

Trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề nhưng thân thể lại bị hệ thống điều khiển, ngay cả ánh mắt cũng không cho đối phương, tiếp tục vùi đầu luyện đan...

...

Lam Kinh.

Dù trong lúc diễn ra đại điển luận đan đề phòng nghiêm ngặt, nhưng cuộc sống của dân chúng cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn.

Đầu đường cuối ngõ vẫn là cảnh tượng phồn vinh.

Đang lúc hoàng hôn, mặt trời màu vàng đốt cháy không biết bao nhiêu ráng mây màu đỏ kéo dài vài dặm ở chân trời, chầm chậm thu lại tia sáng vàng hừng hực, phủ thêm một lớp lụa mỏng rực rỡ cho cả tòa đế đô.

Trên đường dài, từng mặt tửu kỳ đón gió bay phấp phới, lúc một đám cửa hàng bắt đầu đóng cửa chính là lúc quán rượu thanh lâu các nơi khó khăn thức tỉnh, chuẩn bị nghênh đón tân khách, vô số hoa đăng dùng linh thạch thôi động dần thắp sáng, soi sáng ra từng cảnh phong hoa tuyết nguyệt.

Tú lâu ven sông, từng móc câu vàng treo giao tiêu, bàn tay trắng nõn dời nến đỏ, thủy kính chiếu khuôn mặt xinh đẹp, trong huân hương xa hoa kiều diễm, mỹ nhân quần áo xa hoa đẹp đẽ đang tỉ mỉ kiểm tra lớp trang điểm của mình.

Trên bàn đá xanh ở bờ sông có học sinh còn nhỏ nhảy nhót, chơi đùa đi vào trong nhà, thỉnh thoảng có con non dị tộc hóa ra nguyên hình nhào vào đồng bạn, sau đó vừa lớn tiếng cười đứng lên, vui vẻ đuổi bắt.

Trong sự yên bình vẫn giống như trước đây, trời chiều dần lặn về tây, chân trời chỉ còn lại một vòng ánh tà dương sáng tỏ.

Chẳng mấy chốc, bên trong Lam Kinh nguy nga hùng tráng, từng đèn đuốc nhóm lửa, tinh tú hội tụ như dòng sông cửu thiên, trùng điệp chiếu khắp màn đêm, vẻ hùng vĩ khác biệt quá nhiều với ban ngày.

Chương 781: "Tiểu Tự Tại Thiên" biến đổi (1)

Ngay vào lúc này!

Bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra mây đen vô tận che khuất bầu trời, trong nháy mắt thôn phệ chút ánh nắng còn sót lại!

Chợt trong mây đen hiện ra một khuôn mặt người hư ảo, quy mô của nó còn khổng lồ hơn toàn bộ Lam Kinh thành!

Khuôn mặt người này vừa xuất hiện, dù cho toàn bộ trong thành Lam Kinh có trận pháp che chở, rất nhiều sinh linh vẫn cảm thấy một trận chấn động hãi hùng khiếp vía, như có tai họa lớn khủng bố sắp giáng lâm từ nơi sâu xa!

Loại cảm giác đại nạn sắp giáng xuống kia như sóng to gió lớn đổ ập xuống, cảm ứng bản năng đến từ chỗ sâu nhất trong hồn phách sinh linh khiến bọn họ đều cảm thấy tay chân bủn rủn, tinh thần gần như sụp đổ, trong đầu trống rỗng, thậm chí còn không thể nghĩ đến việc chạy trốn!

"Chung Quỳ tiểu nhi, bản tiên mượn 'Tiểu Tự Tại Thiên' dùng một lát, mười vạn năm sau trả lại ngươi!" Khuôn mặt người to lớn kia mở miệng cười, tiếng nói như lôi đình cuồn cuộn mà tới từ nơi trên cửu thiên dưới cửu uyên!

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Từng gốc cây che trời, dây leo như thác nước, lại xuất hiện ngoài sơn cốc như Hồng Hoang.

Chu Diệu Ly tay áo bồng bềnh, châu ngọc leng keng đang kiên nhẫn chờ đợi.

Đột nhiên, toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" chấn động dữ dội!

Bầu trời vẫn trong trẻo, màn trời xanh như lưu ly đột nhiên tối tăm, sau đó biến thành một mảnh hỗn độn!

Mặt đất vững chắc kiên cố lại di chuyển như gợn sóng.

Cát bay đá chạy, hồ sụp suối gãy, vô số chim thú chấn động, vô cùng hoảng sợ chạy trốn khắp nơi.

Cùng lúc đó, vô số cỏ cây, vô số linh thực lập tức khô héo tàn lụi!

Khí tức của tất cả Mộc Tinh trong sơn cốc cũng hạ xuống trong phút chốc, rối rít tỉnh táo lại từ trong biến động.

"Từ giờ trở đi, nửa canh giờ!" Chu Diệu Ly lạnh nhạt nói trong lòng, sau đó lập tức ra tay!

Rầm rầm...

Một đầu huyết hà màu sắc đỏ sậm, khí thế thật lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, ầm vang lao tới sơn cốc!

Huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập, không biết bao nhiêu oan hồn chìm nổi trong huyết hà, phát ra tiếng kêu rên cuồng loạn, không ngừng tản ra sát khí ngang ngược tràn ngập.

Mộc Tinh thủ vệ đứng ngoài cùng kịp phản ứng, ném ra trường mâu trong tay đầu tiên.

Vù vù vù...

Mấy trăm cây trường mâu mang theo lực lượng thuần túy, gào thét phá không mà ra, bắn vào trong huyết hà.

Chỉ nghe một trận "phốc phốc phốc" vang lên, tất cả trường mâu chui vào huyết hà, đều bị ăn mòn tan chảy trong chốc lát ngắn ngủi!

Ngay sau đó, một dáng người uyển chuyển nhưng khí thế sắc bén hạ xuống trong cốc.

Huyết hà như bóng với hình, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, Chu Diệu Ly một tay bấm niệm pháp quyết, hai bên trái phải chậm rãi xuất hiện một Huyết Nữ.

Cả hai tên Huyết Nữ này đều do huyết dịch tạo thành, hình dạng như nữ tử yểu điệu cao gầy nhưng khuôn mặt lại bằng phẳng không ngũ quan, không sợi tóc, cần cổ thon dài chuyển động, chớp mắt "nhìn" về phía Mộc Tinh thủ vệ, từng con huyết thú to lớn leo ra từ trong huyết hà phía trên!

Sưu sưu sưu!

Mộc Tinh thủ vệ gần đó lần lượt ra tay, trường mâu trong tay như cơn mưa to ném thẳng về phía Chu Diệu Ly!

Cách công kích của Mộc Tinh thủ vệ trông như duy nhất, thật ra tẩm ngẩm mà đấm chết voi, như tiếng kêu rít gào phá không mà ra, vô số trường mâu như mưa rào điên cuồng nhào về phía Chu Diệu Ly, phong bế tất cả phương hướng mà nàng có thể né tránh! Nếu lần này thành công, Chu Diệu Ly sẽ biến thành một con nhím.

Chỉ tiếc, lúc này "Tiểu Tự Tại Thiên" đã cắt đứt liên hệ với chủ giới, trong thiên địa pháp tắc biến động, những sinh linh sinh ra từ trong "Tiểu Tự Tại Thiên" này, đều không ngoại lệ phải chịu ảnh hưởng to lớn, thực lực mười không còn một.

Dù là tốc độ hay lực lượng đều kém xa trước đó!

Chu Diệu Ly nhìn cơn mưa trường mâu dày đặc bay đến trước mặt, đột nhiên hóa thành một đạo u ảnh như bay múa theo gió, lơ lửng không cố định, né tránh tất cả trường mâu vào lúc cực kỳ nguy cấp!

Đây là 【 U Quỷ độn pháp 】 của Trọng Minh tông.

Lúc này, Huyết Nữ và huyết thú đã hoàn thành chuyển biến, cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngâm dài quỷ dị, tiếp theo lao thẳng về phía một đám Mộc Tinh thủ vệ!

Rầm rầm rầm...

Trong chốc lát, vừa nãy sơn cốc còn yên tĩnh an bình, nay lại cành lá rách rơi, máu bay đá chạy, hỗn loạn tưng bừng!

Chu Diệu Ly không muốn tốn thời gian với những Mộc Tinh thủ vệ bên ngoài, hơi chút kiềm chế lập tức thu hồi huyết hà, trong nháy mắt từ u ảnh hóa thành một đoàn huyết vụ bỏ chạy vào sâu trong thung lũng.

Đây là 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 một trong những độn pháp trước 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 giống với 【 U Quỷ độn pháp 】 !

Chỉ là, lần này nàng vừa đi sâu vào trong thung lũng không bao xa đã phát hiện một luồng khí tức quen thuộc đang chạy nhanh về phía mình.

"Tuyệt Tâm Tử?" Chu Diệu Ly cau mày, Tuyệt Tâm Tử không đi giết người... Chạy tới chỗ nàng làm gì?

Nghĩ tới đây, vẻ mặt nàng lạnh lùng.

Mặc kệ tại sao Tuyệt Tâm Tử lại muốn đến chỗ mình, điều này không phải trọng điểm!

Trọng điểm là bây giờ nàng một mình giết vào trong cốc, nếu sau đó đối phương đuổi tới, chẳng phải đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công để kiếm lợi sao?

Chương 782: "Tiểu Tự Tại Thiên" biến đổi (2)

Thế là, huyết vụ lập tức dừng lại, Chu Diệu Ly đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, không đi vào sâu hơn nữa.

Trong giây lát, một nữ tu quần áo trắng gào thét mà tới!

Tuyệt Tâm Tử đã rút đi lớp ngụy trang Thu Nhạn Thư, tóc đen như mực, quần áo trắng hơn tuyết, một khắc trước người còn ở nơi xa, vừa sải bước ra đã biến mất nguyên tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã đến trước người Chu Diệu Ly.

Vẻ ngoài nàng thanh tú, nhưng vẻ mặt khoa trương bá đạo, không kiêng nể gì cả!

Nàng vừa hạ xuống, Mộc Tinh thủ vệ xung quanh lập tức phát động công kích với nàng!

Tuyệt Tâm Tử nhìn cũng không nhìn những Mộc Tinh này, tùy ý búng tay, tất cả trường mâu bắn về phía nàng đều bị lệch phương hướng.

Sưu sưu sưu...

Trường mâu gần như lướt sát qua người Tuyệt Tâm Tử, lại không thể làm nàng bị thương chút nào.

Sau khi giải quyết vòng công kích thứ nhất của Mộc Tinh thủ vệ, Tuyệt Tâm Tử lập tức hỏi: "Chu Diệu Ly, không phải ngươi muốn phá hỏng đại điển luận đan sao? Chạy đến nơi căn bản không có luyện đan sư này làm gì?"

"Không liên quan đến ngươi!" Chu Diệu Ly vừa né tránh công kích của Mộc Tinh thủ vệ vừa lạnh lùng hỏi, "Tìm ta có chuyện gì?"

Tuyệt Tâm Tử nói: "Ta muốn ngươi giúp ta truy tung Chung Quỳ Hi."

Nghe vậy, Chu Diệu Ly không chút nghĩ ngợi tùy tiện chỉ một phương hướng, lạnh như băng nói: "Bên kia! Ngươi toàn lực phi độn chừng nửa canh giờ có thể gặp được hắn."

"Ừm?" Ánh mắt Tuyệt Tâm Tử đột nhiên sắc bén như dao, trầm giọng nói, "Chu Diệu Ly, ngươi có chuyện giấu giếm ta!"

Chu Diệu Ly hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Thấy thế, Tuyệt Tâm Tử vội nói: "Không nói? Vậy để ta đoán một chút xem!"

"'Tiểu Tự Tại Thiên' chỉ cho sinh linh Nguyên Anh kỳ trở xuống tiến vào, mặc dù những thủ vệ này đã tổn thương nguyên khí, thực lực của nó đều trên Nguyên Anh!"

"Nơi đây nhiều thủ vệ như thế, nhìn đội hình có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt!"

"Điều này nói rõ, thứ mà bọn chúng đang bảo vệ rất quan trọng."

"Trọng Minh tông ngươi luôn coi trọng lợi ích."

"Cho nên..."

"Nhiệm vụ thật sự của ngươi không phải phá hỏng đại điển luận đan, mà là Dược Tiên Nữ trong 'Tiểu Tự Tại Thiên' này!"

Nghe đến đây, ánh mắt Chu Diệu Ly lạnh lùng.

Vốn không muốn dây dưa quá nhiều với Tuyệt Tâm Tử, nhưng đối phương đã tự cho là thông minh, thật sự đoán được mục đích của nàng, vậy tới rồi đừng đi nữa!

Ngay lập tức, Chu Diệu Ly mở miệng: "Bớt nói nhiều lời! Lão tổ tự mình ra tay cũng chỉ có thể tranh thủ nửa canh giờ, hiện tại đã qua một lúc."

"Ngươi và ta hợp lực giải quyết những Mộc Tinh này trước."

"Sau khi đạt được Dược Tiên Nữ, mỗi người một nửa, chia đều ngay tại chỗ!"

Tuyệt Tâm Tử mỉm cười, thoải mái gật đầu: "Được!"

...

Địa Hỏa cốc.

Đủ loại hỏa diễm nhảy nhót, đan hương tràn ngập trước đó đang theo thời gian trôi qua dần tản đi.

Bùi Lăng còn đang vùi đầu luyện đan, Dược Triêu Nhan lơ lửng ở bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn.

Cách đó không xa, tên luyện đan sư trung niên sắc mặt âm u lạnh lẽo kia vừa không yên lòng luyện đan, vừa liên tiếp quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

Vào lúc này, toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" rung động dữ dội, bầu trời từ sáng tỏ chuyển thành hỗn độn, địa hỏa vốn đang ổn định lại như nhận lấy kích thích gì đó, đột nhiên nhảy lên như lũ quét, cùng nhau nở rộ!

Điều khiến người ta hoảng sợ hơn là, địa hỏa vốn ở trong khe hở theo tiếng "răng rắc", "răng rắc" bắt đầu tùy ý nứt nẻ như mạng nhện.

Một đạo trong số đó gần như lan tràn nứt ra sát bên cạnh Bùi Lăng!

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình.

Tư Hồng thị ra tay?

Không được!

Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể kết thúc uỷ thác, không biết tiếp theo còn có cơ hội để trả lại Dược Tiên Nữ hay không?

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, tên luyện đan sư cách đó không xa đột nhiên ra tay, đánh một chưởng về phía hắn!

Hai bên cách quá gần, hệ thống lại đang toàn lực luyện Dược Tiên Nữ, vì vậy không hề né tránh, lúc này bị đối phương vỗ trúng một chưởng vào sau lưng.

Ầm!

Bùi Lăng lập tức bay ra ngoài, ngã ầm ầm vào bên cạnh một khe hở.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Cùng lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Trong lòng hắn vui mừng, cuối cùng đã cắt ngang hệ thống uỷ thác!

Chỉ là, hắn nhanh chóng kịp phản ứng.

Tên luyện đan sư bên cạnh muốn giết hắn!

Cũng may vừa rồi đối phương chỉ thăm dò, hắn bị thương không nặng.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đứng lên từ dưới đất, ánh mắt đề phòng nhìn qua tên luyện đan sư kia, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Nghe vậy, Trì Tiệp lại tỏ ra khiếp sợ nhìn Bùi Lăng, đối phương chỉ là Trúc Cơ, vì sao bị mình đánh một chưởng còn có thể đứng lên??

Trên thực tế, trước khi ra tay, Trì Tiệp đã lặp đi lặp lại cân nhắc.

Vương Cao này là hạng nhất thi đình, nghe đồn kỹ nghệ luyện đan xuất thần nhập hóa, có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm!

Không có gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất đại điển luận đan lần này chắc chắn thuộc về Vương Cao!

Chương 783: Không thể ra tay!

Hiện tại, mặc dù có phân thân Dược Tiên Nữ đi theo bên cạnh đối phương, nhưng chỉ cần mình ra tay nhanh chóng, một lần đã đánh hắn trọng thương sắp chết, vậy phản ứng đầu tiên của phân thân Dược Tiên Nữ không phải đối phó hắn ta, mà vội vã cứu người!

Đến lúc đó, hắn ta lại tiếp tục ra tay với Vương Cao, dùng Vương Cao này để ngăn chặn phân thân Dược Tiên Nữ này.

Đạo phân thân này không thể phân tâm đối phó hắn ta, cũng chỉ có thể triệu hoán phân thân khác tới, như thế có thể tranh thủ cho Chu chân truyền đủ nhiều thời giờ.

Nhưng bây giờ mình tụ lực đã lâu mới đánh ra một chưởng, Vương Cao này lại chỉ chịu chút vết thương nhẹ không có ý nghĩa?!

Trì Tiệp thật sự không dám tin vào hai mắt của mình!

Hắn ta là tu sĩ Kết Đan trung kỳ, dù là đệ tử Trúc Cơ xuất thân từ chín môn phái lớn, bị hắn ta đánh trúng một chưởng từ chính diện cũng không có mấy người còn có thể tốt đẹp đứng đấy!

Vương Cao này chỉ là một tán tu, vì sao có thể có căn cơ hùng hậu như vậy?

Nghĩ đến đây, Trì Tiệp lập tức căng thẳng nhìn về phía phân thân Dược Tiên Nữ.

Hiện tại tương đương với việc hắn ta đã bại lộ thân phận.

Lấy thực lực của phân thân Dược Tiên Nữ này, chỉ cần ra tay với hắn ta, hắn ta nhất định không có đường sống!

Đáng chết... Hắn ta còn chưa trở về Thánh tông, hắn ta còn chưa thấy sự thịnh vượng của chủ gia Phù Quang Trì...

Còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy Dược Triêu Nhan chỉ tùy ý liếc nhìn hắn ta một cái, ngay sau đó đã bay đến bên cạnh Vương Cao: "Nhân loại Vương Cao, ngươi đã bị thương! Ta trị liệu cho ngươi trước."

Nói xong, Dược Triêu Nhan bay múa quay chung quanh Bùi Lăng, vẩy xuống từng điểm vầng sáng.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng vốn bị chút vết thương nhẹ, bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Thấy cảnh này, Trì Tiệp lập tức hiểu rõ, mặc dù Vương Cao này tổn thương không nặng nhưng vẫn bị thương!

Cho nên phản ứng đầu tiên của phân thân Dược Tiên Nữ vẫn là chữa thương!

Sau khi nghĩ rõ ràng, trong mắt Trì Tiệp lập tức lộ ra vẻ hung ác.

Không thể để phân thân Dược Tiên Nữ chữa khỏi cho Vương Cao!

Nếu không chỉ cần mình còn ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", sẽ chạy không thoát thủ đoạn của phân thân Dược Tiên Nữ!

Thế là, hắn ta không hề chậm trễ kết động pháp quyết, quanh người lập tức xuất hiện mấy chục cái hỏa cầu màu sắc tuyệt đẹp, lại có địa hỏa xung quanh phối hợp khiến khí thế càng tăng lên, gầm thét đánh về phía Vương Cao!

Bùi Lăng vô thức muốn thi triển đao khí, nhưng trong nháy mắt đã kịp phản ứng.

Hiện tại Dược Triêu Nhan đang đứng bên cạnh nhìn, nếu mình thi triển bất kỳ thủ đoạn Ma môn gì, nhất định không thể còn sống rời khỏi Lưu Lam hoàng triều!

Vừa do dự một chút, hỏa cầu đã nện vào trước mặt Bùi Lăng, hắn vội vàng gọi ra Hàn Tủy Hỏa nghênh địch.

Nhưng vào lúc này Dược Triêu Nhan vung tay nhỏ lên, một tấm chắn hơi mờ lập tức hiện ra che ở trước mặt Bùi Lăng.

Xì xì xì...

Tất cả hỏa cầu vừa tiếp xúc với tấm chắn đã bị dập tắt.

Tấm chắn mảnh giòn như miếng băng mỏng lại lù lù không di chuyển, vững chắc như núi.

...

Trong hẻm núi sa thạch.

Thi thể yêu thú ngã lăn lạnh dần, mùi huyết tinh vẫn nồng đậm.

Chung Quỳ Hi tìm một vòng xung quanh, lại hoàn toàn không tìm được bóng dáng hung thủ, vẻ mặt tức giận cầm đan dược trị liệu.

Rốt cuộc là ai?!

Lại muốn giết yêu thú mà hắn ta phải trị liệu!

Dựa theo quy tắc kiểm tra trong "Tiểu Tự Tại Thiên", nhiệm vụ thất bại không chỉ không nhận được điểm, còn phải trừ năm điểm!

Đương nhiên, bởi vì đây không phải hắn ta phạm sai lầm trị chết yêu thú, mà là tu sĩ khác giết yêu thú của hắn ta, cho nên Dược Hải Đường cũng không trừ điểm của hắn ta vì điều này.

Nhưng yêu thú bị giết trong "Tiểu Tự Tại Thiên", đây không phải việc nhỏ!

"Lần đại điển luận đan 'Tiểu Tự Tại Thiên' này, chắc chắn có ma tu trà trộn vào!" Chung Quỳ Hi trầm giọng nói.

Vẻ mặt Dược Hải Đường uể oải, nàng là phân thân tiên dược vạn năm, trời sinh tính tình bình thản, hiện tại con yêu thú này chết đi khiến nàng cảm thấy rất đau khổ.

Nghe vậy, lập tức gật đầu thật mạnh, đang muốn đáp lời, toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" đột nhiên chấn động...

Hẻm núi sa thạch có địa hình đặc thù, gần như không có bất kỳ thảm thực vật gì, chỉ do đủ loại sa thạch xếp thành, lúc này lay động lập tức có cát bay đá chạy, sườn núi nham thạch vỡ tan, thung lũng sụp đổ, nguồn nước sâu trong địa mạch ầm ầm xông ra xen lẫn với bụi đất bay lên, trong khoảnh khắc tạo thành một ao nước nhỏ đục ngầu.

Chung Quỳ Hi nhướn mày, ở ngoại giới có đại năng cường công "Tiểu Tự Tại Thiên"!

"Chỉ có tứ đại Ma môn dám làm việc này!"

"Là Trọng Minh tông?"

"Hay là Vô Thủy sơn trang?"

Hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, Lưu Lam hoàng triều và Trọng Minh tông có thù cũ, trong một lần đại điển luận đan trăm năm trước, Trọng Minh tông đã từng làm loạn trong đại điển luận đan.

Lúc ấy có rất nhiều ma tu trà trộn, đều bị hoàng triều chém giết!

Trong đó còn có một hậu bối được Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông sủng ái, tên Thái Thượng trưởng lão kia từng tự mình cầu xin hoàng triều, bằng lòng lấy tài nguyên phong phú chuộc mạng. Nhưng lại bị hoàng triều từ chối!

Về sau, hoàng triều vì trả thù cũng sắp xếp thám tử trà trộn vào Trọng Minh tông.

Chương 784: Bộ mặt thật của chính đạo! (1)

Trong đó một người làm tốt nhất vẫn luôn can thiệp vào Thi Đấu Ngoại Môn của Trọng Minh tông trong những năm gần đây, âm thầm đưa ra không ít tin tức có giá trị.

Đôi bên ngươi tới ta đi, minh đao ám tiễn đã giao thủ vô số lần.

Hiện tại hoàng triều lại tổ chức đại điển luận đan, Trọng Minh tông tới trả thù cũng là việc rất bình thường.

Vô Thủy sơn trang... Vô Thủy sơn trang là bên làm việc khó hiểu nhất trong tứ đại Ma môn.

Trong môn phái này, người người tự xưng chân tiên thượng giới giáng thế, tùy tiện kéo ra một người đều là Tiên Tôn lạc xuống trần, cải trang vi hành, nhưng hành động của mỗi người đều là hành động của ma đầu trình độ cao nhất!

Tóm lại, hiện tại người có khả năng ra tay với "Tiểu Tự Tại Thiên" nhất là hai tông môn này.

Về phần Thiên Sinh giáo cũng là tứ đại Ma môn, hiện tại đang đánh đến hừng hực khí thế với Hàn Ảm kiếm tông, không thể lại trêu chọc Lưu Lam hoàng triều trong thời kỳ này.

Luân Hồi tháp luôn là bên khiêm tốn nhất trong Ma môn.

Gần đây cũng không có cảm giác tồn tại nhất, dường như Đại Phù Đồ và các cao tầng của bọn họ cũng bế quan tu luyện cả ngày, lĩnh hội truyền thừa công pháp điển tịch tổ tiên... Hoàng triều sắp xếp thám tử ở trong đó, không phát hiện bất cứ điều khác thường nào...

Ngay lúc suy nghĩ của Chung Quỳ Hi thay đổi thật nhanh, Dược Hải Đường đột nhiên thay đổi sắc mặt, buột miệng nói: "Bên phân thân Dược Triêu Nhan của bản thể truyền đến tin tức, Vương Cao bị tập kích, người ra tay là tên tu sĩ Kết Đan trung kỳ!"

Chung Quỳ Hi đột nhiên tỉnh táo lại, tư chất luyện đan sư của Vương Cao vô cùng hiếm có, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì!

Hắn ta lập tức trầm giọng nói: "Có phải Vương Cao vẫn ở Địa Hỏa cốc không? Truyền tống ta đến đó đi!"

Dược Hải Đường vội vàng thi triển truyền tống Chung Quỳ Hi nhưng sau khi không gian chấn động, Chung Quỳ Hi chỉ truyền tống ra một đoạn nhỏ, hơn nữa còn là phương hướng ngược lại với Địa Hỏa cốc!

"Vương Cao vẫn ở Địa Hỏa cốc, nhưng bây giờ 'Tiểu Tự Tại Thiên' bị cắt đứt liên hệ với chủ giới." Dược Hải Đường tỏ ra nghi ngờ, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân, lập tức nói, "Quy tắc đã thay đổi, ta không thể truyền tống ngươi qua đó!"

"Hơn nữa hiện tại không thể tiếp tục thử truyền tống, một khi truyền tống ngươi đến nơi nguy hiểm, ta cũng không kịp đi cứu ngươi!"

Còn chưa nói hết câu, Dược Hải Đường lại cảm nhận được cái gì đó, vội vàng nói, "Tuân Vô Dạng và An Vũ Tân cũng bị tấn công! Bọn họ không đề phòng, đã bị trọng thương!"

Chung Quỳ Hi cau mày, vội vàng nói: "Ngươi nhanh đi cứu người, không cần lo lắng cho ta!"

"Được!" Dược Hải Đường biết việc này không nên chậm trễ, lập tức vỗ cánh đi xa.

Nhìn theo nàng rời đi, Chung Quỳ Hi im lặng một lúc, trong tay kết động pháp quyết, sau đó đột nhiên quay người bỏ chạy về một phương hướng.

Bây giờ hắn ta phải truy tung tên ma tu giết chết yêu thú của hắn ta!

Mặc dù đối phương không để lại bất cứ dấu vết gì nhưng lấy bí pháp hoàng thất vẫn dò xét được một chút dấu vết yếu ớt sót lại, Chung Quỳ Hi đuổi sát không bỏ, liên tục độn hành một đoạn đường, đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị.

Nơi này đã càng ngày càng gần sơn cốc mà bản thể Dược Tiên Nữ đang ngủ say!

"Không được!" Chung Quỳ Hi lập tức hiểu được, "Mục đích của ma tu là Dược Tiên Nữ!"

Tốc độ của hắn ta lập tức tăng mạnh, đi thẳng đến sơn cốc ngủ say!

...

Trung tâm sơn cốc, vô số dây leo tụ tập.

Cuối cùng Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử cũng bước vào nơi đây.

Lúc này quanh cơ thể hai người bọn họ quanh quẩn sát ý, áo bào hơi tổn hại, trên áo bào màu trắng của Tuyệt Tâm Tử còn dính rất nhiều vết máu, nhưng ánh mắt hai nữ tử trong vắt, hiển nhiên không chịu thương thế nghiêm trọng gì.

Chỉ là, pháp lực tiêu hao rất nhiều, hơi thở hơi dồn dập.

Nơi Dược Tiên Nữ ngủ say là cấm địa trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nếu Mộc Tinh thủ vệ ở bên ngoài vẫn cường đại như trước, lúc này cũng không dám bước vào một bước.

Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử nhân cơ hội thở phào, cũng không kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, lập tức lấy đan dược sử dụng, nắm chặt thời gian khôi phục.

Chẳng mấy chốc, trạng thái của bọn họ hơi dịu đi, gần như đồng thời đứng lên nhìn đám dây leo ở sâu bên trong.

Chỉ thấy không biết bao nhiêu dây leo đậm nhạt không đồng nhất như cự mãng rủ xuống từ gốc cây lớn che trời ở bốn phương tám hướng, chúng quấn lấy nhau thành quả cầu, ở chính giữa là một cơ thể trần truồng bị quấn chặt gần như kín không kẽ hở, yên tĩnh treo giữa không trung.

Cả cơ thể kia xanh đen, phình to như người khổng lồ, non nửa khuôn mặt lộ ra gần như khó mà nhận ra hình người, trông dữ tợn đáng sợ, còn tản ra từng mùi hương quỷ dị.

Sau khi thấy rõ vẻ ngoài của "Dược Tiên Nữ", rõ ràng Chu Diệu Ly khẽ giật mình.

Nghe đồn Dược Tiên Nữ trong "Tiểu Tự Tại Thiên" có vẻ ngoài quyến rũ, xinh đẹp tuyệt thế, rõ ràng là tiên tử cửu thiên giáng trần, lại chẳng ngờ hôm nay thấy một lần, còn khiến nàng giật mình kêu lên??

"Thật không ngờ, vị tiên nữ được Lưu Lam hoàng triều tôn sùng là mỹ nhân vô song, luôn mồm nói dáng vẻ đẹp đẽ khuôn mặt như hoa, chim sa cá lặn, lại là dáng vẻ này!"

Chương 785: Bộ mặt thật của chính đạo! (2)

Tuyệt Tâm Tử mỉa mai, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới nữ thi trong dây leo một lượt, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, trong giọng nói thể hiện rõ vẻ ghét bỏ, "Tùy tiện tìm một vú già vẩy nước quét nhà làm việc nặng ở Vô Thủy sơn trang ta để so sánh, không cần trở về tiên giới cũng là thần phi tiên tử danh xứng với thực!"

Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu, khẽ nói: "Những tông môn này tự xưng là danh môn chính đạo, từ trước đến nay đều dối trá! Lưu Lam hoàng triều luôn tỏ ra đạo mạo trong số chính đạo, nhưng hành động đổi trắng thay đen đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh!"

"Vẻ ngoài xinh đẹp của Dược Tiên Nữ trong 'Tiểu Tự Tại Thiên' đã lan truyền rộng rãi."

"Nhưng tổ chức đại điển luận đan nhiều lần như vậy, trước hôm nay chưa từng nghe nói có vị luyện đan sư nào được tận mắt thấy dáng vẻ của bản thể Dược Tiên Nữ."

"Xem ra, Lưu Lam hoàng triều cũng hiểu rõ nếu để người khác thấy tình cảnh trước mắt, phong cách chính đạo mà bọn họ khổ tâm gầy dựng nhiều năm chắc chắn bị hủy hoại trong chốc lát!"

"Không sai!" Tuyệt Tâm Tử cười lạnh nói, "Dược Tiên Nữ này không chỉ có bụng dạ sâu nặng, ác độc tàn nhẫn, trước đó còn suýt hại ta vẫn lạc, hơn nữa còn không biết xấu hổ! Dáng vẻ bản thể như vậy, dù tùy tiện kéo ra một bộ thi khôi bị thối rữa mất một nửa từ trong hố vạn thi cũng duyên dáng hơn nàng, lại còn ngụy trang phân thân hồn nhiên ngây thơ, xinh đẹp đáng yêu."

"Có thể thấy những danh môn chính đạo này đã sớm thành thói quen với cảnh thái bình giả tạo."

"Dùng vẻ ngoài trông ngăn nắp xinh đẹp, để ngụy trang bộ mặt thật bẩn thỉu vẩn đục của bọn họ!"

Nói đến đây, nàng hơi nghiêng đầu cảm ứng một chút, tiếp tục cười lạnh nói, "Ta không cảm giác được Dược Tiên Nữ này có bất kỳ sinh cơ gì."

"Tiên nữ quái quỷ này vừa xấu vừa dối trá, không khác gì một thi thể!"

"Ta thấy nên đổi tên là Dược Thi Nữ!"

Chu Diệu Ly chớp chớp hàng mi, nói: "Dù sao cũng là linh thực hóa hình, tránh né tu sĩ dò xét là bản năng bẩm sinh của nó, nếu không còn chưa bị Đan Tổ phát hiện, đã sớm bị tu sĩ khác cho vào nồi."

"Huống chi tu vi của Dược Tiên Nữ này quá cao, trong trạng thái ngủ say có thể thu liễm toàn bộ khí tức, đừng nói chúng ta chỉ có tu vi Kết Đan, dù là tu sĩ cấp cao Nguyên Anh, Hóa Thần đến đây, cũng không phát hiện được sự tồn tại của nàng, trừ khi nàng thức tỉnh!"

"Tốt, đừng tiếp tục trì hoãn nữa."

"Chúng ta chỉ có nửa canh giờ."

"Nhân lúc nàng đang ngủ say, ta thu lại nàng trước đã, chờ sau khi rời khỏi 'Tiểu Tự Tại Thiên' lại chia cho ngươi một nửa!"

Tuyệt Tâm Tử nghe vậy lập tức nhìn sang, nhanh chóng lắc đầu nói: "Dược Tiên Nữ này là tiên dược vạn năm hóa hình, ngươi chỉ là tu sĩ hạ giới, e rằng không cầm được, vẫn để ta giữ thì tốt hơn."

"Dù sao ta cũng là Tuyệt Tâm Tiên Tôn thượng giới giáng trần, lúc ở thượng giới có thể thấy tiên dược này ở khắp nơi, càng hiểu rõ nên xử trí như thế nào mới không hao hết dược tính!"

"Tốt, đa tạ ngươi dẫn đường."

"Chờ sau khi trở lại thượng giới, bản tiên tôn sẽ ban thưởng cho ngươi vì hôm nay đã vất vả."

"Vẫn để bản tiên tôn tự sắp xếp cho Dược Tiên Nữ đi!"

Nói xong, Tuyệt Tâm Tử trực tiếp ra tay, chộp "Dược Tiên Nữ" ở trong dây leo tới!

Sắc mặt Chu Diệu Ly lạnh lẽo, điểm một cái huyết chỉ vào sau lưng nàng!

Cả người Tuyệt Tâm Tử như trăng trong nước hoa trong gương hơi lắc lư, đã tránh được một kích này, nàng mỉa mai nhìn về phía Chu Diệu Ly: "Chỉ là tiên hạ đẳng, đến nay vẫn không thể nhớ lại việc ở thượng giới, có thể thấy tư chất quê mùa, địa vị hàn vi... Cũng dám tranh giành với bản tiên tôn?"

"Mạnh được yếu thua là chuyện thường tình." Chu Diệu Ly lười nói nhảm với nàng, ngắn gọn quát, "Ngươi muốn chia Dược Tiên Nữ, còn phải xem mình có thực lực đó hay không!"

Lập tức lại đánh một cái huyết chưởng về phía Tuyệt Tâm Tử!

"Ha ha ha..." Tuyệt Tâm Tử khinh thường cười lạnh nói, "Xem ra trên đại điển Thánh Nữ cửa Lệ Liệp Nguyệt lần trước, ngươi thua không phục? Đã vậy, lần này bản tiên tôn để ngươi hiểu rõ ràng một chút!"

Rầm rầm rầm...

Hai vị chân truyền lập tức xảy ra đại chiến.

Chỉ thấy huyết hà cuồn cuộn, mị ảnh từng cơn, trong sơn cốc vốn có khí hậu ấm áp thích hợp, trong nháy mắt gió lạnh nổi lên bốn phía, hơi thở tàn ác tản ra khắp nơi, vô số quỷ ảnh thi khôi như ẩn như hiện...

Đấu một lát, hai người đều là người này không thể làm gì người kia.

Ngay lúc này, bọn họ đột nhiên cảm ứng được gì đó, vội vàng đồng thời dừng tay.

"Chung Quỳ Hi đến rồi!" Chu Diệu Ly cau chặt hàng lông mày kẻ đen, trầm giọng nói.

Nàng cảm ứng được khí tức của Chung Quỳ Hi!

Đầu tiên là Tuyệt Tâm Tử, sau đó là Chung Quỳ Hi, liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Không thể đấu với Tuyệt Tâm Tử nữa!

Nếu không, rất có thể nhiệm vụ lần này sẽ thất bại.

"Trước tiên lấy Dược Tiên Nữ lại chém Chung Quỳ Hi sau!" Tuyệt Tâm Tử nhanh chóng nói, "Chờ làm thịt Chung Quỳ Hi xong lại phân chia Dược Tiên Nữ."

Lần trước trên đại điển Thánh Nữ Trọng Minh tông, nàng đã đánh bại Chu Diệu Ly một lần.

Hiển nhiên bây giờ đã không có quá nhiều hứng thú đi đánh bại Chu Diệu Ly.

Ngược lại Chung Quỳ Hi là mục tiêu mà nàng muốn giết, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Chương 786: Tranh đoạt "Dược Tiên Nữ"

"Tốt!" Chu Diệu Ly nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, lấy ra một cái quan tài mà Tư Hồng thị đã chuẩn bị sẵn từ trong túi trữ vật, nhảy vào trong dây leo để đi lấy Dược Tiên Nữ.

Lần này, Tuyệt Tâm Tử không ra tay ngăn cản nữa.

Chẳng mấy chốc, Chu Diệu Ly đẩy ra dây leo dày đặc, để lộ ra chân thân của Dược Tiên Nữ.

Lúc này, dường như những dây leo này cũng rơi vào ngủ say theo sự thay đổi trong "Tiểu Tự Tại Thiên", sau khi bị kéo xuống một bên, không tiếp tục quấn quanh nữa.

Vì vậy Chu Diệu Ly rất thoải mái lấy xuống Dược Tiên Nữ dù dùng mắt thẩm mỹ của Trọng Minh tông để nhìn cũng rất dữ tợn, sau đó nhanh chóng bỏ vào trong quan tài, nàng lập tức thao túng nắp quan tài "bang" một tiếng đóng lại.

Trong nháy mắt nắp quan tài đóng lại, toàn bộ quan tài hiện ra một vòng ánh sáng nhạt, phù văn phong cấm sáng lên.

Đây là một cái pháp bảo hình dáng quan tài, dùng để phong ấn lực lượng của Dược Tiên Nữ, đề phòng đối phương tỉnh lại giữa chừng rồi phản kháng.

Đương nhiên, lấy thực lực của tiên dược vạn năm, chỉ dựa vào món pháp bảo này chắc chắn không đủ!

Bởi vậy Chu Diệu Ly lại lấy ra một xấp phù lục mà Tư Hồng thị chuẩn bị cho nàng từ trước, bấm niệm pháp quyết đánh vào trong quan tài.

Quá trình này hơi tốn thời gian, nàng vừa hoàn thành gần một nửa, một bóng người khí tức hùng hậu đột nhiên lao tới!

Chung Quỳ Hi cài trúc quan đi giày đen, mặt trầm như nước.

Hắn ta vừa phát hiện mục tiêu thật sự của ma tu là Dược Tiên Nữ đã vội vàng chạy đến đây.

Vốn xung quanh Dược Tiên Nữ có rất nhiều Mộc Tinh thủ vệ, không cần lo lắng ma tu có thể làm phiền đến bản thể của nàng. Nhưng vừa xảy ra biến cố khiến tất cả sinh linh trong "Tiểu Tự Tại Thiên" đều suy yếu, lại để ma tu nhân cơ hội này!

Mặc dù Chung Quỳ Hi là huyết mạch hoàng thất Lưu Lam hoàng triều, nhưng dưới tình huống bình thường hắn ta cũng không có tư cách tiến vào nơi Dược Tiên Nữ ngủ say.

Chỉ là hiện tại ma tu trà trộn vào "Tiểu Tự Tại Thiên", rõ ràng là đến vì Dược Tiên Nữ, hắn ta cũng không quan tâm nơi đây là cấm địa, mạnh mẽ xông vào đây!

Cũng may những năm gần đây hoàng triều có quan hệ mật thiết với "Tiểu Tự Tại Thiên", tất nhiên "Tiểu Tự Tại Thiên" cũng đặc biệt quan tâm dòng dõi Chung Quỳ thị.

Một đường đi tới, đám Mộc Tinh thủ vệ bên ngoài cũng không công kích hắn ta, hiện tại còn duy trì chiến lực hoàn chỉnh.

Vào lúc này, Chung Quỳ Hi vừa xuất hiện lập tức nhìn về phía Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử.

Trước khi Tuyệt Tâm Tử vào cốc đã không chút kiêng dè để lộ bộ mặt thật, tuy Chu Diệu Ly cẩn thận hơn chút nhưng trong trận đại chiến vừa rồi cũng đã rút lại lớp ngụy trang Phiền Quất Tụng, khôi phục bộ quần áo cốt quan hỏa quần của mình.

Vì vậy, Chung Quỳ Hi lập tức nhận ra thân phận của các nàng.

"Vô Thủy sơn trang Tuyệt Tâm Tử, Trọng Minh tông Chu Diệu Ly!" Sắc mặt Chung Quỳ Hi lạnh lẽo, lại là hai tên chân truyền Ma môn!

Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng nhìn về vị trí bản thể Dược Tiên Nữ ngủ say, nhanh chóng phát hiện ở giữa dây leo đã không có bóng dáng Dược Tiên Nữ nữa!

Cách đó không xa Chu Diệu Ly đang cầm phù lục, tiến hành phong cấm một cái quan tài!

Dược Tiên Nữ đã rơi vào trong tay hai tên chân truyền Ma môn!

Chung Quỳ Hi nhận ra điểm này, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, lập tức không hề do dự duỗi ra năm ngón tay, bắt về phía Chu Diệu Ly: "Yêu nữ ma đạo nhận lấy cái chết!"

Một bàn tay màu vàng óng tràn ngập khí thế to lớn đánh xuống từ trên cao, trong nháy mắt đã nắm về phía Chu Diệu Ly!

Phát hiện tình cảnh này, Chu Diệu Ly lại không hề có ý quay đầu lại, tiếp tục nắm bắt thời gian phong cấm quan tài.

Vào lúc này, Tuyệt Tâm Tử hừ lạnh một tiếng bấm một đạo pháp quyết, ngay sau đó bàn tay màu vàng óng to lớn rõ ràng đang nhắm thẳng vào Chu Diệu Ly, lại không hiểu sao rơi xuống khoảng đất trống bên cạnh Chu Diệu Ly!

Đây là thần thông chiêu bài của Vô Thủy sơn trang, 【 Cách Thế Thiên Nhai 】 !

Sau khi ngăn lại một kích cho Chu Diệu Ly, Tuyệt Tâm Tử lập tức duỗi ngón tay thành đao, đột nhiên chém xuống Chung Quỳ Hi!

Một đạo sóng khí hoàn toàn tạo thành từ sát khí, oán khí, tử khí lập tức xông ra, như muốn ép nó thành tro tàn!

Sắc mặt Chung Quỳ Hi âm trầm, lại không định đón đỡ.

Đây là 【 Tam Khí Quy Chân 】 của Vô Thủy sơn trang, có thể làm vấy bẩn pháp bảo, pháp lực thậm chí cả lòng người, bị nó tổn thương, dù không chết ngay lại rất rắc rối!

Ngay sau đó, Chung Quỳ Hi hóa thành một vệt kim quang tránh 【 Tam Khí Quy Chân 】 , trong nháy mắt đi vòng qua sau lưng Tuyệt Tâm Tử, đánh một chưởng vào điểm yếu hại của nàng!

Tuyệt Tâm Tử lập tức quay đầu, cũng vỗ xuống một chưởng...

Oanh!!

Hai người va chạm một chưởng, đôi bên đều không thể đứng thẳng, tự mình lùi lại vài chục bước.

"Yêu nữ không biết xấu hổ!" Chung Quỳ Hi lạnh giọng quát, "'Tiểu Tự Tại Thiên' do Đan Tổ để lại, những năm gần đây đã bồi dưỡng vô số tu sĩ đan đạo, tạo phúc cho thiên hạ! Dù ma tu các ngươi đi nhầm đường lạc lối, chỉ cần không hoàn toàn phát rồ, triều ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý chia sẻ phần cơ duyên này."

Chương 787: Liều chết chiến một trận! (1)

"Các ngươi không nhớ ân của triều ta, cũng nên nhớ ân nghĩa của Đan Tổ!"

"Dược Tiên Nữ do Đan Tổ điểm hóa, tâm tính của nàng đơn thuần tốt bụng, dù đang ngủ say cũng che chở cho đan sư tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' cực kỳ chu đáo!"

"Bây giờ bên cạnh hai người các ngươi đều không có phân thân, nhất định đã dùng cách tự mình hại mình để hao tổn lực lượng."

"Lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa như thế, đúng là uổng phí sinh ra làm người!"

"Ha ha... Người?" Tuyệt Tâm Tử cao ngạo nói, "Chỉ là phàm nhân nay sống mai chết như phù du! Loại tiên hạ đẳng đầu thai phàm trần như ngươi, không thể phá bỏ bí ẩn từ trong bụng mẹ, lại coi mình là một thể với sinh linh trong ảo cảnh này, dù có căn cơ ở thượng giới, có thể sống tạm một vài năm cũng chỉ là loại người heo chó!"

"Mong muốn cả đời chỉ đơn giản như vậy."

"Sao ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của đám Tiên Tôn chúng ta?"

"Côn trùng hạ đẳng không biết ăn nói!"

"Không cần nói năng rườm rà, hôm nay bản tiên tôn sẽ dạy dỗ loại tiên hạ đẳng dám can đảm phạm thượng như ngươi thật tử tế!"

Còn chưa nói hết câu, hai người đồng thời ra tay, quanh người phun trào pháp lực, thuật pháp tỏa ra ánh sáng lung linh đánh về phía đối phương!

Trong giây lát đã giao thủ mấy trăm hiệp.

Trước đó Tuyệt Tâm Tử từng tranh đấu với Mộc Tinh thủ vệ, tiếp theo lại hao tổn với Chu Diệu Ly, lúc này pháp lực đã thiếu thốn nghiêm trọng, vì vậy dần rơi vào thế yếu.

Ầm!

Chung Quỳ Hi tay mắt lanh lẹ bắt lấy sơ hở chợt lóe lên rồi biến mất của Tuyệt Tâm Tử, đột nhiên đánh một chưởng đẩy lui nàng, sau đó mặc kệ đối phương, trực tiếp đánh một quyền về phía bộ quan tài trước người Chu Diệu Ly!

Mặc dù Dược Tiên Nữ ngủ say nhiều năm nhưng cũng là một trong những chiêu bài của Lưu Lam hoàng triều, không bàn về thực lực và giá trị, chỉ dựa vào ý nghĩa của nàng với "Tiểu Tự Tại Thiên", tuyệt đối không thể để hai tên chân truyền Ma môn này trộm đi!

Chung Quỳ Hi cũng không lo lắng một quyền của mình sẽ đánh Dược Tiên Nữ bị thương, Dược Tiên Nữ là tiên dược vạn năm hóa hình, tu vi cực cao, đừng nói mình chỉ là Kết Đan kỳ, dù tấn thăng Nguyên Anh lại dốc hết sức ra tay, căn bản không thể làm đối phương bị thương.

Hiện tại, chỉ cần đánh vỡ pháp bảo quan tài này, sau khi động tĩnh làm Dược Tiên Nữ bừng tỉnh, Dược Tiên Nữ căn bản không cần hắn ta bảo vệ, ngược lại có thể bảo vệ hắn ta!

Vào lúc này, Chu Diệu Ly đã đánh một tấm bùa chú cuối cùng vào trong quan tài.

Thấy hành động này của Chung Quỳ Hi cũng không do dự chút nào, tâm niệm vừa động, huyết hà trên đỉnh đầu gầm thét càn quét ra, chặn lại quyền ảnh màu vàng gào thét mà tới.

Oanh!!!

Huyết hà và quyền ảnh va chạm chính diện, sau khi dừng lại một khoảng ngắn ngủi đã kích thích ra từng tầng sóng khí lay động về bốn phương tám hướng.

Vô số dây leo va đập vào nhau trong ần chấn động này, phát ra từng tiếng kim thiết "bang bang".

Ngay sau đó, Chung Quỳ Hi hóa thành một vệt kim quang vòng qua huyết hà, lao đến trước mặt Chu Diệu Ly đánh xuống một quyền!

Chu Diệu Ly không kịp gọi huyết hà về, quanh người lập tức phun trào huyết khí, không lùi không tránh, cũng đánh một quyền về phía Chung Quỳ Hi!

Ầm ầm ầm ầm...

Quyền ảnh giao thoa, trong nháy mắt Chu Diệu Ly và Chung Quỳ Hi đã đánh gần trăm chiêu!

Nhưng Chu Diệu Ly tiêu hao quá lớn, lúc này cố gắng ra tay, mặc dù khí thế không giảm chút nào, cuối cùng vẫn bị một quyền của Chung Quỳ Hi đánh lui!

Nhân cơ hội này, Chung Quỳ Hi vồ một cái về phía quan tài bên cạnh.

Nhưng một đạo sóng khí yên lặng quỷ dị truyền đến từ bên cạnh, lập tức đẩy quan tài ra hơn mười trượng, lại là Tuyệt Tâm Tử kịp thời ra tay!

"Tuyệt Tâm Tử! Ngươi thật sự cho rằng triều ta là nơi mà ngươi có thể làm càn sao?!" Chung Quỳ Hi nổi giận quát.

"Dù phương huyễn cảnh này có lớn hơn, mặc cho các ngươi tự mình chủ trương xưng vương xưng đế, xét đến cùng cũng chỉ là sự tồn tại để rèn luyện sinh linh tiên giới chúng ta." Tuyệt Tâm Tử đưa tay đánh ra một chiêu, lại thi triển 【 Tam Khí Quy Chân 】 , giọng điệu giễu cợt, "Không ngờ ngươi còn tưởng là thật?"

"Tiên hạ đẳng đúng là tiên hạ đẳng."

"Dù cho các ngươi được nhập đạo một lần nữa ở trong ảo cảnh, thậm chí cơ hội nhập đạo sớm hơn bản tiên tôn, các ngươi vẫn không ra sao!"

"Nói nhảm với hắn làm gì?" Chu Diệu Ly nhận được cơ hội thở dốc, chỉ hơi bình tĩnh lại đã điều khiển huyết hà, cuồn cuộn lao về phía Chung Quỳ Hi.

Nhiệm vụ này là lần đánh cược cuối cùng của nàng.

Nếu không thể hoàn thành chỉ có một con đường chết!

Cho nên nhất định phải lấy được Dược Tiên Nữ!

Dù chia đều với Tuyệt Tâm Tử, cũng tốt hơn bị Chung Quỳ Hi cướp về!

Lập tức, nàng không hề chậm trễ nói, "Loại sinh linh ti tiện mãi u mê không chịu tỉnh ngộ này, không cần để ý tới, cứ trực tiếp giết đi!"

Tuyệt Tâm Tử khẽ gật đầu, không còn mỉa mai tiên hạ đẳng này nữa, thế công trong tay càng bén nhọn hơn!

Chu Diệu Ly nhân cơ hội này, một nhóm tán hoa bằng xương trên đỉnh đầu lấp lánh vô số phù văn, một luồng chấn động khiến người ta sợ hãi chầm chậm tràn ngập, dự định để Tuyệt Tâm Tử ngăn chặn Chung Quỳ Hi, thuận tiện để mình ấp ủ một kích lôi đình!

Chương 788: Liều chết chiến một trận! (2)

Thấy thế, sắc mặt giận dữ của Chung Quỳ Hi lập tức trở nên nghiêm nghị!

Rõ ràng khí tức của hai tên chân truyền Ma môn này đã uể oải, hiển nhiên trước đó đã tiêu hao rất nhiều.

Với thực lực của hắn ta, dù đối phó với bất kỳ người nào trong đó cũng không có vấn đề gì cả.

Nhưng cùng lúc đối phó cả hai người liên thủ... Hắn ta tuyệt đối không có phần thắng!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Chung Quỳ Hi lạnh lùng, tuyệt đối không thể để Dược Tiên Nữ rơi vào tay Ma môn, hắn ta nhất định phải liều mạng!

Suy nghĩ kiên định, hai con ngươi của Chung Quỳ Hi lập tức biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, từng đường vân màu vàng lướt qua trên dưới cả người, khí thế liên tục tăng lên, hình như sau lưng có hình ảnh giang sơn như ẩn như hiện.

Trong quá trình này, 【 Tam Khí Quy Chân 】 của Tuyệt Tâm Tử và vô số mưa tên màu đen đột nhiên hiện ra từ tán hoa bằng xương của Chu Diệu Ly đã song song đánh đến trước người Chung Quỳ Hi. Nhưng chưa chạm đến thân thể của đối phương đã bị một luồng khí thế bá đạo vô song, vô cùng chính trực đánh cho xơ xác, căn bản không thể làm Chung Quỳ Hi bị thương!

Thấy thế, sắc mặt Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử cũng trở nên nghiêm nghị.

Đây là khí tức của "Pháp"!

Không chút do dự, khí thế quanh cơ thể hai người đều bắt đầu biến hóa...

...

Địa Hỏa cốc.

Sắc mặt Trì Tiệp dữ tợn, liều mạng thi triển đủ loại thuật pháp đánh về phía Vương Cao.

Nhưng Dược Triêu Nhan chỉ tùy ý ra tay đã ngăn lại toàn bộ thuật pháp của hắn ta.

Ngoại trừ lúc đầu bất ngờ đánh lén, hắn ta không có bất kỳ cơ hội gì có thể làm Vương Cao bị thương nữa!

Thấy thế, trong lòng Trì Tiệp căng thẳng.

Nếu không phải phân thân Dược Tiên Nữ này vẫn ưu tiên cứu người, chỉ sợ lúc này hắn ta đã sớm bị bắt rồi!

Nhưng dù như thế, tình huống hiện tại vẫn rất không ổn với hắn ta...

Vào lúc này, Bùi Lăng cảm thấy chút thương thế trong cơ thể mình đã được Dược Triêu Nhan trị liệu xong, cơ bản đã khôi phục lại.

Nhưng đối mặt với công kích của tên luyện đan sư trước mắt, hắn vẫn không dám ra tay.

Trong số thuật pháp mà hắn nắm giữ, ngoại trừ Hàn Tủy Hỏa và 【 Bạo Linh thuật 】 , tất cả cái khác đều là thủ đoạn chính tông Ma môn, cũng không dám lấy ra dùng ở trước mặt Dược Triêu Nhan.

Hàn Tủy Hỏa chỉ là linh hỏa bát phẩm, không tạo thành uy hiếp gì với tên tu sĩ Kết Đan trung kỳ trước mắt.

Về phần 【 Bạo Linh thuật 】 , có lẽ bản thân môn thuật pháp này không có vấn đề gì. Nhưng lại cần dẫn nổ khí vật mới có thể thi triển.

Những món đồ trên người Bùi Lăng, vừa nhìn đã thấy có đặc sắc Ma môn...

Cũng may, trị liệu và phòng ngự của Dược Triêu Nhan này đều cực kỳ cường đại, hắn không lo lắng tên tu sĩ Kết Đan trung kỳ kia có thể làm mình bị thương, chỉ là...

Bùi Lăng lập tức nhìn về phía lò luyện đan của mình.

Bản thể Dược Tiên Nữ đừng tỉnh lại vào lúc này!

Lúc này, Dược Triêu Nhan đã hoàn toàn chữa khỏi thương thế cho Bùi Lăng, nàng nhìn về phía Trì Tiệp, không vui nói: "Nhân loại Trì Tiệp, ngươi vi phạm pháp quy của 'Tiểu Tự Tại Thiên', chủ động công kích những luyện đan sư khác! Sẽ bị xóa bỏ thân phận con dân Lưu Lam hoàng triều, giải vào thiên lao chờ hoàng triều xử lý!"

Nói xong nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm về phía Trì Tiệp một cái.

Trong nháy mắt, địa hỏa xung quanh đột nhiên tăng vọt, lập tức nuốt trọn Trì Tiệp!

Thế nhưng loại dị tượng này chỉ trong chớp mắt, địa hỏa chợt lùi lại, chỉ để lại một phần hỏa diễm hình thành xiềng xích, trói Trì Tiệp rất chắc chắn.

Lần này biến cố xảy ra quá nhanh chóng, Trì Tiệp căn bản không có cách tránh né, lập tức bị quản chế, một thân pháp lực bị phong bế!

Sắc mặt hắn ta tuyệt vọng, cũng không phải lo lắng cho kết quả của mình, mà cảm thấy vô cùng ảo não đã phụ sự kỳ vọng của chủ gia, xong đời, hắn ta không thể kéo dài nửa canh giờ cho Chu chân truyền...

Thấy Trì Tiệp đã bị Dược Triêu Nhan khống chế, Bùi Lăng lập tức đi đến bên cạnh lò luyện đan của mình, hắn mở túi trữ vật ra muốn nhanh chóng thu lại lò luyện đan.

Nhưng sau khi liên tục thử mấy lần, lại phát hiện bây giờ lò luyện đan không thể thu lại được!

Trước đó hắn lấy ra Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô thất phẩm này từ trong túi trữ vật để dùng, hiện tại lại không thu về được, không cần nghĩ cũng biết, đây là vì có một vị Dược Tiên Nữ nằm trong lò!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, làm sao bây giờ?

Trực tiếp ném lò luyện đan thất phẩm này đi?

Không được, Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô này là phần thưởng thi quận của hắn, hiện tại không luyện đan sư nào trong "Tiểu Tự Tại Thiên" không biết.

Dù bị ném đi, một khi có người mở nắp lò ra phát hiện Dược Tiên Nữ đang ở trong lò đan của hắn, hắn cũng khó thoát liên quan!

Lúc này, Dược Triêu Nhan đã khống chế Trì Tiệp, phong ấn thần niệm và ngũ thức của đối phương, đề phòng đối phương phản công hoặc tự bạo.

Thấy Vương Cao đứng ở bên cạnh lò luyện đan, sắc mặt không ngừng biến đổi, nàng lập tức bay tới hỏi: "Nhân loại Vương Cao, ngươi muốn tiếp tục luyện đan à?"

Chương 789: Không cần thay đổi vật liệu

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đang nghĩ phải giải thích như thế nào, lại nghe Dược Triêu Nhan nói tiếp: "Vừa rồi ngươi bị cắt ngang luyện đan, chắc chắn một lò vật liệu này đã bị phế đi, nhất định phải đổi một lò vật liệu mới!"

"Không cần lo lắng vấn đề thiếu tài liệu, sở dĩ lần này ngươi luyện đan thất bại là vì ngoại lực bố trí, cũng không phải tự luyện đan thất bại."

"Cho nên, ta có thể đền bù một phần dược liệu hoàn chỉnh cho ngươi."

Nói đến đây, ánh mắt thưởng thức của Dược Triêu Nhan nhìn về phía Vương Cao trước mắt. Nàng rất hài lòng với luyện đan sư nhân loại này!

Qua nhiều năm như vậy, đối phương là người duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa luyện đan sư của chủ nhân, hơn nữa đối phương vừa bị ám sát nhưng vẫn nghĩ đến luyện đan trước tiên, sự thành kính và chuyên chú với đan đạo như vậy, khiến Dược Triêu Nhan lờ mờ thấy được bóng dáng của chủ nhân vào năm đó.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức biết phân thân Dược Tiên Nữ này căn bản không biết bản thể của nàng đang nằm trong lò đan!

"Không, ta muốn ổn định lại tâm thần suy nghĩ cẩn thận một vài vấn đề, hiện tại còn chưa thể khai lò!" Bùi Lăng vội vàng trả lời, đổi vật liệu sẽ phải mở lò luyện đan, vừa mở nắp lò, chắc chắn mình phải chết?

Đúng vậy, Dược Triêu Nhan đền bù tài liệu mới, hắn có nhận hay không cũng không sao, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể mở ra lò luyện đan!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại nhìn Trì Tiệp đã bị khống chế, cố ý nói tránh đi: "Ta và người này vốn không quen biết, hắn chợt ra tay với ta, chắc chắn đây là ma tu! Ta là luyện đan sư không có thủ đoạn tự vệ gì, tiếp theo kính xin Dược Tiên Nữ bảo vệ ta thật tốt..."

Dược Triêu Nhan nghe vậy, quả nhiên bị hấp dẫn sự chú ý, khẽ gật đầu nói: "Ngươi không cần lo lắng, vừa rồi là ta không đề phòng. Hiện tại chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ không để ngươi có việc gì!"

Bùi Lăng thầm thở phào, ngay lúc hắn suy nghĩ phải giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại như thế nào, đột nhiên có một phân thân Dược Tiên Nữ bay đến từ lối vào Địa Hỏa cốc, đây là Dược Hải Đường đi theo Chung Quỳ Hi vào trước đó.

"Dược Triêu Nhan, Vương Cao sao rồi?" Dược Hải Đường vừa xuất hiện đã nhanh chóng hỏi.

Đợi trông thấy Vương Cao vẫn tốt đẹp đứng ở bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm.

Dược Triêu Nhan gật đầu một cái cũng bay lên giữa không trung, giòn giã nói: "Vương Cao không sao, những người khác đâu?"

"Không có việc gì thì tốt!" Dược Hải Đường nói, "Tuân Vô Dạng và An Vũ Tân đã bị thương, may mà ta chạy tới kịp thời, hiện tại đã cứu chữa tốt. Luyện đan sư ra tay cũng bị khống chế."

"Nhưng có rất nhiều phân thân đều biến mất!"

"Cũng không tìm thấy tung tích những luyện đan sư mà bọn họ phải đi theo."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ nghiêm túc, "Ở bên ngoài có cường giả chặt đứt mối liên hệ của 'Tiểu Tự Tại Thiên' với chủ giới! Hiện tại pháp tắc của 'Tiểu Tự Tại Thiên' thay đổi, tất cả luyện đan sư đều vô cùng nguy hiểm! Vì đề phòng chuyện chẳng may, phải tập hợp toàn bộ luyện đan sư còn lại để bảo vệ!"

Dược Triêu Nhan gật đầu, nghiêm mặt nói: "Vậy tập hợp đến Địa Hỏa cốc đi!"

"Hiện tại pháp tắc biến động, cần hai phân thân trở lên mới có thể truyền tống luyện đan sư một cách chính xác." Dược Hải Đường nói, "Bản thể còn đang ngủ say, phải thông báo cho hoàng triều... Nhân lúc pháp tắc 'Tiểu Tự Tại Thiên' chưa hoàn toàn hỗn loạn, phải đón tất cả luyện đan sư ra ngoài!"

"Mặc dù đại điển luận đan quan trọng nhưng sự an toàn của các luyện đan sư càng quan trọng hơn!"

Hai tên phân thân vội vàng trao đổi một lượt, chẳng mấy chốc đã bàn bạc xong, Dược Hải Đường vừa phải lặn lội khắp nơi ở lại Địa Hỏa cốc bảo vệ Vương Cao, Dược Triêu Nhan thì đi đón người.

Sau khi Dược Triêu Nhan rời đi không lâu, chẳng mấy chốc có một tên luyện đan sư áo bào rách rưới, tóc tai bù xù bị truyền tống đến Địa Hỏa cốc.

Vẻ mặt tên luyện đan sư này sợ hãi, hắn ta là luyện đan sư ngũ phẩm Quan Củ, có lẽ vì lý do này nên vừa rồi có ma tu giả vờ ngưỡng mộ tài luyện đan của hắn ta đến gần thỉnh giáo luyện tâm đắc đan, hắn ta không hề đề phòng, trực tiếp bị đối phương đánh một chưởng trúng tim, suýt thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ! Cũng may phân thân Dược Tiên Nữ đi theo hắn ta phản ứng nhanh chóng, kịp thời ra tay, cứu được hắn ta một mạng...

Mặc dù như thế, dù sao đã một lần cận kề cái chết, cho tới lúc này hắn ta còn chưa tỉnh táo lại.

Lưu Lam hoàng triều là tông môn lớn có trị an tốt nhất trong chín môn phái, phần lớn con dân luôn an cư lạc nghiệp, thường ngày không có tranh đấu gì.

Là luyện đan sư được người người kính ngưỡng, càng được tôn sùng, đến chỗ nào cũng là một vị khách quý.

Bởi vậy, dù Quan Củ này có tu vi Kết Đan kỳ, gặp phải tình huống đột ngột thế này cũng tỏ ra không chịu nổi.

Ngay sau đó, tên thứ hai, thứ ba... Càng nhiều luyện đan sư bị truyền tống tới đây.

Những luyện đan sư được truyền tới sau một bước, mặc dù không phải kiểu tinh thần hoảng hốt, hơn nửa ngày đều chưa tỉnh táo lại như Quan Củ, nhưng biết "Tiểu Tự Tại Thiên" xuất hiện biến cố cũng lo lắng không yên, đừng nói tiếp tục luyện đan, bầu không khí sợ hãi bắt đầu nhanh chóng tràn ngập trong đám người.

Chương 790: Bàn tay bạch cốt (1)

"Xảy ra chuyện gì xảy ra thế? Rốt cuộc 'Tiểu Tự Tại Thiên' đã xảy ra chuyện gì?"

"Có thể là lão ma đầu tứ đại Ma môn ra tay..."

"Cái gì?? Tứ đại Ma môn! Bọn họ lại dám đánh đến Lưu Lam hoàng triều?"

"Đây không phải lần đầu tiên Ma môn ra tay với đại điển luận đan, cũng không biết trong đại điển luận đan lần này sẽ chết bao nhiêu người..."

"Chúng ta có phân thân Dược Tiên Nữ bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện... Sẽ không xảy ra chuyện..."

Đám người căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt đưa mắt nhìn quanh, đều đang âm thầm tìm kiếm bóng dáng Chung Quỳ Hi.

Chung Quỳ Hi là Thập Cửu hoàng tử hoàng gia, chưa nói đến việc hắn ta có tu vi Kim Đan hậu kỳ, chỉ với thân phận hoàng tử này, chắc chắn hoàng gia sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến đây cứu viện.

Ở bên cạnh hắn ta, cũng có thể được thuận tiện cứu đi.

Nhưng sau khi đám người nhìn quanh một vòng, căn bản không thấy được bóng dáng Chung Quỳ Hi!

Thấy thế, sắc mặt tất cả luyện đan sư đều rất khó coi.

Vào lúc này, đột nhiên có người nói: "Người đó là... Vương Cao!"

Nghe vậy, đám người lập tức nhìn sang phương hướng mà người kia chỉ.

Sau khi thấy đúng là Vương Cao, đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vương Cao là hạng nhất thi đình, cũng là đối tượng có hy vọng đoạt được hạng nhất trong đại điển luận đan lần này, dù là Chung Quỳ Hi đối mặt với hắn cũng kém hơn một bậc!

Hoàng triều tuyệt đối không để nhân tài như vậy hy sinh!

Đúng vậy, chỉ cần Vương Cao ở chỗ này, sớm muộn gì bọn họ có thể đợi được cứu viện!

Lam Kinh thành.

Vô cùng vô tận mây đen cuồn cuộn đến từ chân trời xa xôi, như dời núi lấp biển đè xuống, thoạt nhìn lại như trời nghiêng.

Ngay lúc toàn bộ sinh linh Lưu Lam đế đô đều hoảng sợ muốn chết, trong hoàng cung đột nhiên dâng lên một chùm sáng màu vàng óng to lớn, xuyên thẳng qua mây xanh!

Trong chớp mắt cột sáng chạm đến mây đen, không dừng lại chút nào mà như thanh kiếm sắc bén xuyên qua tờ giấy mỏng, lấy thế bẻ gãy nghiền nát xông phá tầng mây nặng nề, cao ngạo đứng sừng sững!

Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng óng như lặng yên thay thế ánh chiều tà đã biến mất ở chân trời, khiến mây đen tràn ngập tai hoạ chẳng lành nhiễm lên một vòng sáng rực rỡ nhàn nhạt.

Những nơi ánh sáng này đến, chúng sinh đế đô đều cảm thấy ấm áp, tinh thần vốn sợ hãi căng cứng dần bình tĩnh lại.

"Mộng Hối lão ma, là ai cho ngươi lá gan dám đến triều ta làm càn?" Một giọng nói hào hùng to lớn như thiên uy vang lên từ trong hoàng cung, xông thẳng tới chân trời.

"Buồn cười! Phàm phu tục tử cũng dám chất vấn bản tiên?" Còn chưa nói hết câu, một bàn tay bạch cốt thiêu đốt lấm ta lấm tấm lân hỏa màu đen hiện ra phía trên Lam Kinh.

Trên bàn tay bạch cốt rơi xuống vô số tơ nhện mảnh nhỏ, một đầu khác của những sợi tơ nhỏ này quấn quanh từng tu sĩ mặc không giống nhau, nhưng khí tức thâm trầm.

Khuôn mặt những tu sĩ này sinh động như thật, trong hai con ngươi còn có thần thái, nhưng toàn thân không có chút nhân khí nào, trông như rối sống lại như tử thi.

Bàn tay bạch cốt to lớn hơi động một chút, sợi dây nhỏ quấn quanh tu sĩ như con rối dây, đồng loạt lấy ra pháp bảo của mình, lao thẳng vào trong Lam Kinh!

Trong đó một tên tu sĩ khôi lỗi áo xanh bay phần phật, tóc dài rối tung, vẻ ngoài tuấn lãng cương nghị, khí chất như là một thanh trọng kiếm rèn luyện đã lâu, trầm ổn nặng nề, khôn khéo nhưng bất cần, lúc hắn ta lao vùn vụt giữa không trung đột nhiên trở tay rút ra trường kiếm sau lưng.

Kiếm kia đen nhánh, thậm chí chưa từng khai phong.

Thoạt nhìn trì độn.

Nhưng lúc khôi lỗi áo xanh chém ra một kiếm, chỉ một thoáng ba vạn kiếm khí đột nhiên xuất hiện như biển xanh bàng bạc, sóng dữ càn quét, kiếm ý lạnh thấu xương xông thẳng lên trời, muốn chém toàn bộ Lam Kinh thành thành hai khúc!

Cùng lúc đó, một tu sĩ khôi lỗi cẩm bào kim quan, trang phục lộng lẫy treo cao giữa không trung, hai tay nhẹ giơ lên, trong mắt lấp lóe tia sáng, sau đó trở tay đè ép xuống dưới, một ngọn núi còn to lớn hơn Lam Kinh thành mấy lần đột nhiên xuất hiện, gào thét đánh về phía Lam Kinh!

Ngọn núi chưa rơi xuống, tiếng gió và áp lực trong đó đã khiến trong thành vang lên tiếng kêu rên khắp nơi.

Ầm!

Trong tiếng gào thét hoảng sợ, tu sĩ mặc áo bào màu đỏ chót trong tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt biển lửa cuồn cuộn, vây quanh toàn bộ Lam Kinh...

Mỗi một tên tu sĩ khôi lỗi bị sợi tơ trên bàn tay bạch cốt quấn quanh đều có tu vi cao thâm, vô số thủ đoạn đồng loạt ra tay, vô số ánh sáng thuật pháp tràn về phía Lam Kinh thành ở dưới, trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển như ngày tận thế đã tới!

Nhưng ngay sau đó trong hoàng cung Lam Kinh thành, một tu sĩ trung niên khuôn mặt tuấn tú cương nghị, khí thế như vực sâu như địa ngục lại phóng lên tận trời, bay ra khỏi đại trận hộ thành của Lam Kinh thành.

Tên tu sĩ này đội mũ miện có mười hai chuỗi ngọc, trên người mặc áo bào nền đen hoa văn vàng, lúc nhìn quanh không giận tự uy, chân hắn ta đạp ở hư không, lấy ra một khối ngọc tỉ, thản nhiên nói: "Trấn!"

Như miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy, chỉ một chữ ngắn gọn như khuôn vàng thước ngọc, nghiễm nhiên có thể trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian.

Chương 791: Bàn tay bạch cốt (2)

Chỉ một thoáng, tất cả kiếm khí, đồi núi, biển lửa... Đều ầm vang vỡ nát như bọt biển trong một tiếng phân phó này!

"Đất ở xung quanh, chắc là vương thần!" Lưu Lam hoàng đế quát, "Đã gặp trẫm, còn không nhanh quỳ xuống!"

Vừa nói hết câu, tất cả tu sĩ như con rối dây dưới bàn tay bạch cốt đều không chịu khống chế quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi đầu xưng thần.

Ngay cả bàn tay bạch cốt to lớn kia cũng hơi rủ xuống.

Chỉ là, ngay sau đó giọng nói của Mộng Hối lão ma kia lập tức vang lên, ha ha cười nói: "Ngụy đế huyễn cảnh tiểu triều cũng dám để bản tiên hành lễ? Cũng không sợ ta cắt đứt phúc thọ của tiểu triều nhà ngươi, vong quốc diệt chủng ngay hôm nay!"

Nói xong, lại là một bàn tay bạch cốt to lớn xen lẫn vô số lân hỏa màu đen rơi xuống, trực tiếp vỗ về phía Lam Kinh thành!

"Ngu xuẩn mất khôn!" Trong mắt Lưu Lam hoàng đế lóe lên vẻ lạnh lùng, "Hôm nay ta sẽ giết lão ma nhà ngươi, lại đến Vô Thủy sơn trang tính sổ!"

Nói xong phất ống tay áo một cái, một bức tường vàng đột nhiên dâng lên chặn bàn tay bạch cốt, chợt hoàng đế hóa thành một đạo ánh sáng vàng như thực chất xông vào chỗ mây đen dày đặc nhất.

Rầm rầm rầm...

Trong chốc lát, bên trong mây đen thị lực khó nhìn đến không ngừng có lôi mãng điện xà qua lại, tiếng động kinh thiên động địa không ngừng vang lên bên tai.

...

Một ngọn núi cách Lam Kinh thành cực kỳ xa xôi.

Ngọn núi như kiếm xông thẳng lên trời, vừa cao vừa nguy hiểm là nơi tu sĩ cũng khó có thể leo lên.

Lúc này, hai tên tu sĩ đang đứng trên đỉnh núi.

Vẻ mặt bình tĩnh nhìn cương phong rét căm căm xung quanh như không có gì.

Tư Hồng Lôn Sơn duy trì dáng vẻ hơi khom người, đứng tụt lại nửa bước, lúc nơi xa truyền đến dao động quen thuộc như ẩn như hiện, hắn lập tức nói: "Lão tổ, kế hoạch thuận lợi, Vô Thủy sơn trang Mộng Hối đã ra tay với Lưu Lam hoàng triều."

Tu sĩ đứng phía trước áo gai trúc quan, khoác một chiếc áo choàng màu đen, quần áo tùy ý mà buông thả như dật sĩ ẩn cư trong núi, hắn ta đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn chiến trường phía xa, không hề có ý ra tay giúp Vô Thủy sơn trang chút sức lực.

Dù sao Mộng Hối có bị hoàng triều giết cũng không phải chuyện liên quan đến Tư Hồng thị bọn họ.

"Nếu lần này Chu Diệu Ly thành công, sẽ cho nàng một cơ hội nhận tổ quy tông, nhưng nếu thất bại..." Trong chốc lát, Tư Hồng thị lão tổ mới thản nhiên mở miệng, lại không tiếp tục nói hết câu kế tiếp, cũng không cần thiết nói tiếp.

Tư Hồng Lôn Sơn lập tức đáp: "Vâng!"

Lão tổ khẽ gật đầu: "Chuẩn bị tiếp ứng."

...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Sơn cốc Trầm Miên.

Trên mặt đất ở trung tâm sơn cốc vẩy xuống vô số máu tươi, khắp nơi đều là dấu vết mấp mô do thuật pháp tạo thành.

Nhưng rất nhiều dây leo xung quanh lại không tổn hại gì.

Quan tài trải rộng phong cấm nằm ở giữa, ba người đứng xung quanh đều chồng chất vết thương, trên người đầy thương tích, ngay cả lực lượng "Pháp" cũng không thể tiếp tục duy trì.

Chung Quỳ Hi lấy một địch hai, thương thế nặng nề nhất.

Lúc này nửa quỳ dưới đất vùng vẫy một hồi, lại không thể đứng lên.

Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử cũng không dễ chịu, pháp lực trong cơ thể gần như bị ép không còn, khí tức hỗn loạn, khuôn mặt trắng nõn nhuốm máu nhưng ánh mắt vẫn tàn nhẫn, hiển nhiên còn có sức liều mạng.

"Ha ha ha..." Tình cảnh của Chung Quỳ Hi nguy hiểm lại không sợ, cười lớn, "Dù Ma môn các ngươi đột nhiên đánh lén, có chút thời gian này, chắc chắn triều ta đã kịp phản ứng, hai người các ngươi trốn không thoát!"

Phù văn trên người Tuyệt Tâm Tử đã tắt hơn phân nửa, nhưng khí diễm không giảm chút nào, nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Tiên hạ đẳng ồn ào, bản tiên tiễn ngươi một đoạn đường trước, chờ trở về thượng giới chắc chắn sẽ cột ngươi lên Tru Tiên đài, bào chế thật tốt!"

Nói xong liền muốn dùng ra lực lượng cuối cùng, tiễn Chung Quỳ Hi một đoạn đường.

Chu Diệu Ly thấy thế, hai mắt híp lại, không có bất kỳ động tác gì.

Chỉ nhìn Tuyệt Tâm Tử lấy ra 【 Tam Khí Quy Chân 】 chém về phía Chung Quỳ Hi!

Chung Quỳ Hi không thay đổi sắc mặt, không hề e ngại còn hơi nhếch khóe môi lên.

Thấy thế, Tuyệt Tâm Tử lập tức biết trúng kế, đã không kịp thu tay lại.

Phù phù.

【 Tam Khí Quy Chân 】 không chút trở ngại xuyên qua thân thể Chung Quỳ Hi, vị Thập Cửu hoàng tử này lập tức bị chém thành hai đoạn!

Nhưng ngay sau đó, sinh cơ của hắn ta không chỉ không chịu tổn thương lớn, ngược lại ầm vang bộc phát!

Dường như đạt được sự bổ sung dư thừa nào đó, khí thế của Chung Quỳ Hi không giảm ngược lại còn tăng, liên tục tăng lên!

"Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!" Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử thấy thế sững sờ, chợt kịp phản ứng Chung Quỳ Hi đã từng dùng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Trong sinh tử có đại cơ duyên đại tạo hóa.

Chỉ là loại tình trạng kia quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận là thân tử đạo tiêu.

Năm đó Đồ Hòa năm đó mang Khước Tử Nghịch Mệnh Đan ra ngoài từ "Tiểu Tự Tại Thiên", đã tạo ra một con đường sống đi thẳng đến đại cơ duyên đại tạo hóa này!

Chỉ cần đối phương chống đỡ qua sự rèn luyện của khoảng thời khắc sinh tử này, tiếp theo không những có thể giành lấy cuộc sống mới, có thể được một lần lột xác trên bản nguyên!

Chương 792: Tất cả đều là kế hoạch của Vô Thủy sơn trang!

"Hừ!" Vẻ mặt Tuyệt Tâm Tử lạnh xuống, quát lên, "Chu Diệu Ly, nhanh hủy thi diệt tích, rút hồn luyện phách của hắn! Ta cũng muốn xem thử, ngay cả thi thể cũng bị mất, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan còn có thể cứu hắn hay không!"

Hiện tại nàng cũng đã dùng hết lực lượng, không tự chủ được ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả di chuyển cũng khó khăn, không thể tự mình ra tay.

Nghe vậy, Chu Diệu Ly vẫy tay hút bộ quan tài kia vào trong tay trước, sau đó lấy ra Ngũ Hành Thiên La Phá Giới trận bàn mà trong tộc chuẩn bị cho nàng vì chuyến đi này.

Không nói nhảm bất kỳ câu nào, nàng lập tức mở phong ấn của Ngũ Hành Thiên La Phá Giới trận bàn.

Lực lượng sớm tồn trữ trong trận bàn bắt đầu vận chuyển, vô số phù văn sáng lên, trong khoảnh khắc không gian xung quanh liên tục chấn động, chẳng mấy chốc trận bàn cứ thế mở ra một đầu thông đạo như ẩn như hiện trong "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Thấy tình cảnh này, Tuyệt Tâm Tử giật mình nhưng nàng nhanh chóng kịp phản ứng, tức giận nói: "Chu Diệu Ly, ngươi muốn đi một mình?"

Chu Diệu Ly mỉm cười, sau đó sợ Chung Quỳ Hi sắp chết không nghe được, cố ý lớn tiếng nói: "Yên tâm! Lần này người mưu đồ Dược Tiên Nữ là một tay quý trang chủ đạo, Chu Diệu Ly ta chỉ là nhân duyên trùng hợp, bị khí chất của Tuyệt Tâm Tiên Tôn ngươi hấp dẫn giúp đỡ một chút mà thôi."

"Dược Tiên Nữ này nên là đồ của Vô Thủy sơn trang!"

"Hiện tại, tiền bối quý trang đang tiếp ứng ở bên ngoài 'Tiểu Tự Tại Thiên', sao ta có thể bỏ lại ngươi mặc kệ?"

"Sau khi ra ngoài, kính xin Tuyệt Tâm Tiên Tôn nói đỡ cho ta một hai câu trước mặt chư vị tiền bối, Chu Diệu Ly ta cũng đã đủ hài lòng!"

Nghe vậy, Tuyệt Tâm Tử hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói: "Coi như ngươi biết điều! Biết Dược Tiên Nữ này không phải thứ mà một tiên hạ đẳng còn không thể khám phá bí ẩn từ trong bụng mẹ như ngươi nên cầm. Từ trước đến nay bản tiên khẳng khái, chờ sau khi rời khỏi 'Tiểu Tự Tại Thiên', bản tiên sẽ cho ngươi mấy sợi tóc Dược Tiên Nữ làm khen thưởng."

Chu Diệu Ly cười thầm trong lòng, lúc này sử dụng một chút lực lượng cuối cùng, nắm lấy quan tài và Tuyệt Tâm Tử cùng xông vào trong thông đạo.

Hai người vừa đi, sinh cơ quanh người Chung Quỳ Hi cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nhưng chẳng kịp chờ hắn ta hoàn toàn khôi phục, một bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên phá vỡ hư không, một tay bắt lấy hắn ta, sau đó thu về.

Chờ đến lúc Chung Quỳ Hi lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã về trong cung điện trùng điệp.

Trong tầm mắt là cách trang trí tráng lệ, hai hàng cung nữ mặc quần áo xinh đẹp, châu vây thúy quấn, hai tay xếp chồng ở bụng, đều nín thở tập trung đứng hầu ở bên cạnh.

Trong lòng hắn ta giật mình, lập tức thấy một nữ tử đầu đội mũ phượng, người khoác áo lông đưa lưng về phía hắn ta, người kia đang đứng bên cạnh lan can bạch ngọc chắp tay nhìn kịch chiến phía trên Lam Kinh thành.

Nữ tử này dáng người thướt tha, quanh người có ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực thiêu đốt như có như không, khí tức cực kỳ cường đại!

Lúc này một nam một nữ hoàng tự tuổi trẻ đang đứng hầu ở sau lưng.

Nam tử kia là tam ca của Chung Quỳ Hi, Tam hoàng tử Chung Quỳ Thích; thiếu nữ vẻ ngoài tươi đẹp là hoàng tỷ của Chung Quỳ Hi, Tứ công chúa Chung Quỳ Thải Phiền.

Vào lúc này, Chung Quỳ Hi đã khôi phục bảy tám phần nhờ hiệu quả của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, thân thể vốn bị cắt thành hai đoạn cũng đã nối liền một lần nữa.

Thấy tình hình này, vội vàng đứng lên hành lễ: "Mẫu hậu!"

Nữ tử mũ phượng kia khẽ gật đầu, cũng không quay đầu, từ tốn nói: "'Tiểu Tự Tại Thiên' là Đan Tổ để lại, từ trước đến nay luôn do Dược Tiên Nữ phụ trách, vì hoàng triều muốn tỏ lòng kính trọng với Đan Tổ, chưa từng xen vào chuyện trong đó. Rốt cuộc lần này bên trong xảy ra chuyện gì, ngay cả ngươi cũng trọng thương đến mức này? Cẩn thận kể lại xem."

Chung Quỳ Hi vội nói: "Vâng!"

Hắn ta lấy lại bình tĩnh, ngắn gọn nói, "Ma tu trà trộn vào đám luyện đan sư thông qua thi đình, lấy cách tự mình hại mình để hao tổn lực lượng của phân thân Dược Tiên Nữ, lại đi khắp nơi đánh lén những luyện đan sư khác, giết chóc yêu thú, gây ra hỗn loạn. Nhân cơ hội này, chân truyền Chu Diệu Ly Trọng Minh tông, còn có chân truyền Tuyệt Tâm Tử Vô Thủy sơn trang chui vào cấm địa, trộm lấy bản thể Dược Tiên Nữ."

"Hài nhi vô dụng, để bọn họ đưa bản thể của Dược Tiên Nữ đi mất..."

"Trong lúc Khước Tử Nghịch Mệnh Đan khôi phục, hài nhi mơ hồ nghe được, việc lần này do Vô Thủy sơn trang lên kế hoạch..."

Nghe vậy, khí tức quanh người nữ tử mũ phượng kia lập tức trở nên lạnh lẽo, Dược Tiên Nữ lại bị Ma môn cướp đi?

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Chung Quỳ Hi vội nói tiếp: "Mẫu hậu, bây giờ trong 'Tiểu Tự Tại Thiên' biến động, còn cất giấu ma tu hoành hành khắp nơi, kính xin mẫu hậu nhanh chóng ra tay cứu viện luyện đan sư bị giam ở trong đó!"

"Nhất là Vương Cao hạng nhất thi đình đại điển luận đan lần này!"

"Đây là tán tu tới từ ngoại cảnh, tu vi chỉ là Trúc Cơ, thấp nhất trong số Đan sư nhưng thuật luyện đan có thể nói là kỳ tài ngút trời!"

"Tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện!"

Chương 793: Được cứu vớt (1)

Nữ tử mũ phượng khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Yên tâm! Vừa rồi bản cung đã nhận được truyền tin của phân thân Dược Tiên Nữ, chỉ là 'Tiểu Tự Tại Thiên' bị lão ma Vô Thủy sơn trang tạm thời chặt đứt liên hệ với giới này, vì vậy cần thời gian định vị lại vị trí của những luyện đan sư kia."

"Bây giờ Khâm Thiên Giám đang toàn lực suy tính vị trí trong hư không 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

"Ngươi là huyết mạch hoàng gia, có cùng huyết mạch với bản cung, vì vậy bản cung mới có thể nhanh chóng cứu ngươi ra trước..."

"Tốt, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, bản cung chờ Khâm Thiên Giám ở chỗ này."

"Chỉ cần có kết quả sẽ cứu người ngay!"

Mặc dù Chung Quỳ Hi dựa vào Khước Tử Nghịch Mệnh Đan khôi phục thương thế, nhưng dù sao lấy một địch hai, tử chiến một trận với hai tên chân truyền tứ đại Ma môn, tâm lực tiêu hao rất nhiều.

Bây giờ mẫu hậu tự mình tọa trấn, hắn ta cũng yên lòng, gật đầu nói: "Hài nhi cáo lui."

Chờ Chung Quỳ Hi lui ra, sắc mặt nữ tử mũ phượng hơi trầm xuống, lộ ra vẻ tức giận.

Ma môn... Lại là Ma môn!

Mỗi lần luận đan đại điển, tứ đại Ma môn đều không bỏ qua cơ hội làm mưa làm gió, nhưng lần này cũng dám ra tay với Dược Tiên Nữ, đúng là khinh người quá đáng!

Nàng mặc kệ kẻ cầm đầu chuyện này là Vô Thủy sơn trang hay Trọng Minh tông, lần này hai đại Ma môn này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hoàng triều, nhất định phải gánh chịu lửa giận của hoàng triều!

Nghĩ đến đây, nữ tử mũ phượng bước ra một bước, trong khoảnh khắc đã rời khỏi hậu cung, xuất hiện bên ngoài đại điện.

Hiện tại nơi này đã có rất nhiều văn võ quan viên tụ tập, vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, đang quan sát tình huống toàn bộ Lam Kinh thành qua một mặt thủy kính to lớn dưới đại điện, thỉnh thoảng hạ lệnh điều động tu sĩ đến cứu viện.

Thấy nữ tử mũ phượng xuất hiện, cùng nhau khom mình hành lễ: "Hoàng hậu nương nương!"

Hoàng hậu không hề nói nhảm, dứt khoát lưu loát hạ lệnh: "Trọng Minh tông, Vô Thủy sơn trang dạy mãi không sửa, khinh người quá đáng, sao triều ta có thể nhẫn nhịn nữa? Truyền lệnh của bản cung, triệu Hàn Lâm học sĩ Tý Hậu Bút Mặc chiêu cáo thiên hạ, thảo nghịch phạt tội!"

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Địa Hỏa cốc.

Bùi Lăng không dám luyện đan nhưng cũng không thể thu hồi lò luyện đan, chỉ có thể ngồi bên cạnh lò luyện đan giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, thật ra không ngừng nghĩ cách thoát thân.

"Vương Cao đạo hữu, không biết bây giờ ngươi đã hoàn thành mấy nhiệm vụ?" Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một tu sĩ râu ngắn cẩm bào đứng cách đó không xa, áo bào của hắn ta hơi có vết bẩn, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

Người này là Tuân Vô Dạng.

Trong lúc thi quận trước đó, Tuân Vô Dạng và Nam Cung Túc cùng tìm Bùi Lăng mua Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, sau đó còn từng dẫn Chung Quỳ Hi cùng đi bái phỏng Bùi Lăng.

Vì vậy, hiện tại gặp được cũng bình thường, dù sao trước đó hai bên từng gặp mặt vài lần, cũng coi như có chút giao tình.

Nhưng...

Sao những luyện đan sư khác cũng vây quanh hắn?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhướn mày nhưng vẫn trả lời: "Hai cái, bây giờ đang nghĩ về nhiệm vụ thứ ba."

Nghe thấy Vương Cao đã hoàn thành hai nhiệm vụ, không có bất kỳ một luyện đan sư nào ở đây cảm thấy ngạc nhiên.

Dù sao tất cả mọi người đều tận mắt thấy luyện đan thuật của Vương Cao.

Ngày đầu tiên thi đình đã bổ sung xong tàn phương!

Tạo nghệ như thế, kỹ nghệ như thế, nếu đại điển luận đan lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như bây giờ, ngoại trừ hắn thì không ai có thế lấy được hạng nhất!

"Không biết nhiệm vụ thứ ba của Vương đạo hữu là gì?" Tuân Vô Dạng lập tức hỏi tiếp.

Thoạt nhìn vẻ mặt của hắn ta hơi mất tập trung, hiển nhiên không thật sự cảm thấy hứng thú với vấn đề này, nhưng vì muốn gần gũi với Vương Cao hơn, tất nhiên phải cố gắng tìm chủ đề.

Trong lòng Bùi Lăng mất kiên nhẫn nhưng thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nhất là mấy người trong đó còn cố ý đi đến bên cạnh lò luyện đan của hắn, hắn sợ hãi đứng bật dậy!

"Ta còn muốn luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, đừng tới gần lò luyện đan của ta!" Bùi Lăng quát, hai tay lập tức đè lại nắp lò, đề phòng có luyện đan sư tự tiện mở ra.

Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan?

Đám luyện đan sư xung quanh đều chưa nghe nói đến loại đan dược này.

Nếu là lúc bình thường, có lẽ sẽ bọn họ giao lưu một phen, sau đó kịp phản ứng nhắc nhở lẫn nhau đây là một trong đan phương truyền thừa của Đan Tổ trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nhưng bây giờ, tất cả mọi người chỉ nghĩ phải sống sót thế nào, đâu còn tâm trạng lo lắng cân nhắc những điều này?

"Đúng là Vương Cao đại sư, hiện tại lại có thể luyện chế loại đan dược này!" Vì vậy, nghe lời này lại có luyện đan sư mở miệng nói, chẳng quan tâm Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan là cái gì, dù sao với kỹ nghệ luyện đan của Vương Cao cũng phải nghiêm túc suy nghĩ, vậy chắc chắn không đơn giản, khen ngợi là xong việc.

"Không sai! Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này nổi tiếng khó luyện, cũng chỉ có Vương Cao đại sư còn muốn luyện chế ra cực phẩm!"

"Triều ta có thể tìm ra thiên tài như Vương Cao đại sư, thật sự đã đến lúc hưng thịnh."

"Làm phiền đại sư, mời đại sư tiếp tục!"

Chương 794: Được cứu vớt (2)

Nhưng nói thì nói như vậy, những luyện đan sư này vẫn không định rời xa lò luyện đan của Bùi Lăng, ngược lại còn dựa vào gần hơn!

Thấy cảnh này, Bùi Lăng cau mày, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng.

Hiện tại hắn vừa lo lắng có người phát hiện lò luyện đan của hắn có vấn đề, vừa lo lắng Dược Tiên Nữ bị những người này đánh thức, trực tiếp leo ra từ trong lò...

Vào lúc này, sắc trời trên Địa Hỏa cốc vốn đục ngầu, đột nhiên dập dờn một trận, sau đó không gian như một trang giấy đột nhiên bị xé ra một cái lỗ lớn, một bàn tay màu vàng óng to lớn thò ra từ đó, một phát bắt lấy đám người!

Bàn tay này che khuất bầu trời, để lộ ra một luồng khí thế to lớn, quang minh chính đại lại bá đạo vô song, xen lẫn sự uy nghiêm khiến người ta vô thức sinh lòng kính ngưỡng.

Đám người Tuân Vô Dạng thấy vậy, đầu tiên là quá sợ hãi, tiếp theo lại vô cùng vui mừng, là hoàng thất ra tay!

Sắc mặt Bùi Lăng lại trắng bệch, vội vàng ôm chặt lấy lò luyện đan của mình.

Ngay sau đó, bàn tay bắt lấy tất cả mọi người bao gồm cả phân thân Dược Tiên Nữ ở dưới mặt đất, sau đó kéo vào vết nứt không gian.

Hai tay Bùi Lăng nắm chặt lò luyện đan, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, bàn tay to lớn như lều vải bao phủ xuống, che chở tất cả luyện đan sư ở trong đó, xuyên qua khe hở hắn có thể thấy bên ngoài là một mảnh hư không hỗn độn.

Cách đó không xa, một khe hở không gian đang nhanh chóng khép kín, phong tồn cảnh tượng "Tiểu Tự Tại Thiên" ở trong đó.

Nhưng ngay lúc bàn tay to lớn sắp rời khỏi hư không trở lại chủ giới, một bàn tay bạch cốt cũng to lớn vồ tới từ bên cạnh!

Toàn thân bàn tay bạch cốt này trắng bệch, trên đó thiêu đốt lân hỏa màu đen, vừa xuất hiện đã khiến bàn tay to lớn che chở cho rất nhiều luyện đan sư đều hãi hùng khiếp vía như có tai họa lớn, vô cùng khủng bố đột nhiên giáng lâm, ma tính cuồn cuộn, ma uy tung hoành!

"Mộng Hối lão ma, ngươi muốn chết!" Một giọng nói hào hùng thật lớn trầm giọng quát.

"Ha ha ha ha ha... Cứu người ngay trước mặt bản tiên? Thật sự không để bản tiên vào mắt!"

Còn chưa nói hết câu, rầm rầm rầm...

Đôi bên lập tức giao thủ, bàn tay to lớn không ngừng chấn động, giữa hư không xuất hiện vô số lôi điện, không gian kẽ nứt điên cuồng sinh diệt, đại chiến xảy ra dữ dội!

Bùi Lăng chỉ nhìn thoáng qua giữa kẽ tay, cũng không thấy rõ cái gì, đã thấy hoa mắt tai nóng, choáng váng đầu óc, gần như không đứng thẳng được.

Mặc dù hắn lập tức nhìn sang chỗ khác, giữ vững tâm thần nhưng chỉ tiếng vang khi giao chiến, gần như muốn đánh hắn chết tươi!

Cũng may lúc này, một con phân thân Dược Tiên Nữ lập tức bay tới tiến hành cứu chữa cho hắn.

Những luyện đan sư khác trong bàn tay to lớn cũng không khá hơn chút nào, chỉ là số lượng phân thân Dược Tiên Nữ có hạn, không thể cùng lúc cứu chữa tất cả mọi người, vì vậy chẳng mấy chốc đã có mấy tên luyện đan sư bị đánh chết ngay tại chỗ!

Cũng may, quá trình này chỉ kéo dài một lát, bàn tay to lớn nhanh chóng nắm bắt một cơ hội, thoát khỏi sự quấn lấy của bàn tay bạch cốt, cách hư không đưa mọi người về tới chủ giới.

Dường như xuyên qua một lớp màng mỏng vô hình, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng vừa thấy rõ bầu trời mây đen dày đặc và Lam Kinh thành ở phía dưới, bàn tay to lớn nắm lấy bọn họ đã ầm vang biến mất như tiếp tục trở về hư không nghênh chiến.

Tất cả luyện đan sư đều rơi xuống từ không trung.

Trong Lam Kinh thành ở phía dưới, mấy tu sĩ cấp cao nhanh chóng bay lên, đến đây tiếp ứng.

Trong đầu Bùi Lăng hỗn độn, nếu không phải vừa rồi có phân thân Dược Tiên Nữ trị liệu cho hắn, chỉ sợ hắn đã chết không biết bao nhiêu lần!

Lúc khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, Bùi Lăng phát hiện một nữ tu vẻ ngoài tươi đẹp, mũ phượng quần áo đẹp đẽ đang nắm lấy bờ vai của hắn, giúp hắn yên ổn rơi xuống đất.

Hai tay của hắn vẫn ôm chặt lò luyện đan không thả.

Đưa mắt nhìn quanh, không biết phân thân Dược Tiên Nữ vẫn chữa trị cho hắn đã tiêu hao gần như tất cả lực lượng biến mất từ khi nào.

Ầm ầm ầm ầm...

Trên không trung vạn dặm, tiếng đấu pháp dữ dội không ngừng vang lên bên tai.

Đám luyện đan sư được cứu vớt xung quanh thấy cuối cùng đã về tới Lam Kinh thành, vô thức tỏ ra vui mừng, nhưng nhanh chóng phát hiện lúc này Lam Kinh thành khác với vẻ phồn hoa yên ổn vô cùng quen thuộc lúc xưa. Đây là tình cảnh mà lúc trước những luyện đan sư sống an nhàn sung sướng, sinh trưởng trong thái bình này chưa từng gặp, không nhịn được hoảng sợ nhìn nhau.

"Vương Cao đạo hữu, bây giờ có thể đi đường không? Có thể đi thì theo ta đến Hân Tụy quán tránh một chút, nếu không ta cõng ngươi đi qua cũng được." Nữ tu mũ phượng quần áo đẹp đẽ kia hỏi.

Vốn với thân phận của nàng, lần này không cần mạo hiểm rời khỏi đại trận hộ thành cứu người.

Nhưng Thập Cửu đệ rất coi trọng Vương Cao này, lại nhấn mạnh tu vi thấp, là người quan trọng nhất trong rất nhiều luyện đan sư!

Cho nên vì đề phòng đối phương xảy ra chuyện không may, Chung Quỳ Kính Y thân là Tứ công chúa hoàng triều mới tự mình ra tay.

Lúc này thấy Bùi Lăng còn hơi hoảng hốt liền nhắc nhở, "Còn có, trước tiên ngươi thu lại lò luyện đan, nơi này cũng không an toàn."

Chương 795: Đệ tử Chu Diệu Ly, may mắn không làm nhục sứ mệnh!

Vốn Bùi Lăng còn hơi ngơ ngác, nghe vậy đột nhiên giật mình tỉnh lại!

Hắn lập tức nói: "Không! Ta muốn luyện đan! Ta muốn luyện ra Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm! Nhanh chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện đan không có ai làm phiền!"

Chung Quỳ Kính Y ngẩn ngơ, Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan?

Trước kia nàng chưa từng nghe nói đan dược này, hơn phân nửa là đan phương truyền thừa của Đan Tổ mà Vương Cao này đoạt được trong "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Vương Cao này si mê đan đạo như thế, nghiễm nhiên đã đến tình trạng không quan tâm tính mệnh.

Thành tâm chuyên chú như thế, cũng khó trách lại được Thập Cửu đệ khen ngợi và coi trọng.

Nhưng hiện tại nàng cần phải đảm bảo đối phương an toàn trước đã.

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Kính Y trực tiếp tiến lên muốn thu hồi lò luyện đan cho đối phương.

Nhưng nàng lấy ra túi trữ vật, lại phát hiện làm thế nào cũng không thể thu lò luyện đan này vào!

Không còn kịp suy nghĩ nguyên nhân nữa, Chung Quỳ Kính Y lại thử vòng tay càn khôn cùng giới chỉ nạp hư trong tay một chút, lập tức phát hiện lò luyện đan này như một ngọn núi cao nguy nga vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Dụng cụ không gian trữ vật trong tay nàng đã rất rộng rãi, nhưng đối mặt với ngọn núi cao này lại như không đáng kể, căn bản không bỏ xuống được!

Đây là tình huống như thế nào?

Mặc dù lò luyện đan thất phẩm do Trùng Trị đại sư tự tay luyện chế thật sự xuất sắc hơn lò luyện đan mà những luyện đan sư khác tạo thành, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói tình huống không thể dùng dụng cụ trữ vật thu nạp?

Trong chốc lát hàng lông mày kẻ đen của Chung Quỳ Kính Y nhíu chặt, trong cảm giác của nàng, rõ ràng trong lò đan này không có vật gì...

Bùi Lăng nhìn một loạt hành động của nàng, mồ hôi lạnh ứa ra.

Ngay lúc hắn không biết nên giải thích như thế nào, đại trận hộ thành đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng hấp dẫn sự chú ý của mọi người!

Ngay sau đó, đã thấy mưa đen đầy trời rơi xuống như trút nước!

Xoạch, xoạch, xoạch...

Mưa đen rơi xuống đại trận hộ thành, đại trận chấn động dữ dội không ngừng tản ra hào quang chói mắt, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ.

Mỗi một giọt mưa đen rơi xuống đều có thể lập tức ăn mòn ra một cái hố cực lớn trên mặt đất!

Cũng may dân chúng trong thành đã sớm được hoàng triều sắp xếp rút lui khẩn cấp, tiến vào khu vực an toàn do Lam Kinh đặc biệt phân chia ở các nơi để tránh né.

Hiện tại người duy nhất chịu uy hiếp là đám luyện đan sư Bùi Lăng vừa rời khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên"!

"Đi!" Lúc này, Chung Quỳ Kính Y không nói nhảm gì nữa, trong chốc lát cũng không quan tâm tới vấn đề lò luyện đan, lập tức đưa năm ngón tay giữ chặt bả vai Bùi Lăng, kéo Bùi Lăng phi độn đến Hân Tụy quán.

Bùi Lăng tay mắt lanh lẹ, một tay ôm lò luyện đan vào trong ngực, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như đang lướt qua, tốc độ nhanh đến mức hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cho đến khi hắn có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường, đã xuất hiện ở trong đình viện của tiểu viện mà hắn từng ở lúc thi đình trong Hân Tụy quán.

Toà quán các này có vòng phòng hộ riêng, lúc này đã được mở ra, cho dù mưa đen tùy ý rơi xuống nhưng cũng không thể xâm lấn nửa bước, chỉ có thể tuột xuống theo hình dáng vòng phòng hộ.

"Nơi này không có ai làm phiền ngươi!" Chung Quỳ Kính Y không kịp bình tĩnh lại, đã nhanh chóng dặn dò, "Từ giờ trở đi, ngươi phải luyện chế thật nhiều đan dược chữa thương cứu mạng... Ta còn phải đi cứu những người khác!"

Không đợi Bùi Lăng trả lời, nàng đã chạy đi thật xa.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bê lò luyện đan đi vào phòng luyện đan.

Có thể vì tình huống hiện tại quá căng thẳng, không cần kiểm tra thân phận đã có thể trực tiếp tiến vào phòng luyện đan.

Hắn đặt lò luyện đan xuống, xoay tay đóng chặt cửa ra vào, còn chưa kịp sắp xếp lại tình cảnh hiện tại của mình, vào lúc này nắp lò đột nhiên bị đẩy ra, đầu tiên là một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh mềm mại đưa ra ngoài, sau đó một mái tóc bạc xoã tung thật dày như ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, đôi mắt xanh như phỉ thúy, chậm rãi thò lên từ trong lò đan, nằm úp sấp trên miệng đan lô.

Trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Dược Tiên Nữ vừa mơ hồ vừa ngây thơ: Tại sao mình lại ở trong lò luyện đan?

Lúc trong lòng không hiểu ra sao, nàng nhanh chóng nhìn sang Bùi Lăng, lập tức hiểu rõ, rất tò mò hỏi: "Là ngươi đặt ta ở trong lò luyện đan?"

...

Trên đỉnh núi hình dạng như trường kiếm chỉ thẳng lên bầu trời, cơn gió mạnh phần phật, băng tuyết bay múa.

Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian hình cánh cửa.

Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng hạ xuống.

Người trước vừa rơi xuống một nửa đã bị một luồng lực lượng quỷ quyệt âm u lạnh lẽo, cách không kéo đi.

Người sau thì không ai để ý tới, trực tiếp rơi xuống.

Ầm!

Tuyệt Tâm Tử chui sâu xuống lòng đất, ngã đến máu thịt văng tung tóe, thậm chí hai chân đều bị bẻ gãy, để lộ ra xương trắng âm u. Nhưng nàng có tu vi Kết Đan đỉnh phong, dù lúc này trong cơ thể đã không còn chút pháp lực nào, nhưng nhục thân vẫn mạnh mẽ chưa ngã chết.

Chương 796: Đệ tử Chu Diệu Ly, may mắn không làm nhục sứ mệnh!

Hiện tại trông có vẻ thê thảm, thật ra không đáng lo ngại.

Trên đỉnh núi, Tư Hồng thị lão tổ và Tư Hồng Lôn Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn Tuyệt Tâm Tử một cái, toàn bộ ánh mắt tập trung vào chiếc quan tài mà Chu Diệu Ly đang dùng hai tay ôm chặt.

"Thành công?" Tư Hồng thị lão tổ trầm giọng hỏi.

Chu Diệu Ly lập tức gật đầu, sau đó quỳ một chân trên đất, hai tay dâng quan tài lên, nói: "Đệ tử Chu Diệu Ly may mắn không làm nhục sứ mệnh!"

Tư Hồng thị lão tổ khẽ gật đầu, hắn ta không cho rằng Chu Diệu Ly dám lừa gạt mình.

Thế là, hắn ta vung ống tay áo một cái, lập tức hút quan tài đến trước mặt, nhìn chằm chằm bộ pháp bảo quan tài này, trong mắt lộ ra chút thổn thức.

Dược Tiên Nữ tới tay, từ nay về sau, cuối cùng Tư Hồng thị không cần lo lắng đệ tử trong tộc không đủ tư chất nữa!

Đây mới là dược liệu tốt nhất trên thế giới!

Ngoại trừ có thể tăng cường tư chất, còn có thêm tác dụng nghịch thiên cải mệnh, ví dụ như tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể nâng cao phẩm chất đạo cơ; thậm chí tu sĩ Kết Đan kỳ có thể thuần hóa phẩm giai Kim Đan...

Đương nhiên, Dược Tiên Nữ do Đan Tổ để lại là người quản lý "Tiểu Tự Tại Thiên", có địa vị cực cao ở Lưu Lam hoàng triều.

Cho dù là Đế Hậu hoàng triều cũng rất cung kính với nàng.

Cứ cách mỗi trăm năm, Lưu Lam hoàng triều mới có được một đoạn sợi tóc Dược Tiên Nữ...

Nhưng rơi vào trong tay Tư Hồng thị bọn họ, dược liệu là dược liệu, nên vào nồi thì vào nồi, nên vào lò luyện đan thì phải vào lò luyện đan, không phải chỗ để Dược Tiên Nữ ra vẻ vênh váo!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hai tay Tư Hồng thị lão tổ liên tục kết động đánh ra vô số pháp quyết, gia cố phong ấn trên quan tài.

Tính toán thời gian, Dược Tiên Nữ cũng sắp tỉnh lại, bởi vậy bây giờ tuyệt đối không thể mở quan tài ra!

Dù sao đây là tiên dược vạn năm, dù không sở trường công phạt thì tu vi vẫn còn ở đó, dù là Tư Hồng thị lão tổ, cũng không muốn ra tay với Dược Tiên Nữ trong trạng thái thức tỉnh.

Huống chi nơi này vẫn là địa bàn của Lưu Lam hoàng triều!

Hắn ta vung tay áo một cái gia cố phong ấn quan tài rồi thu lại, sau đó liếc nhìn Chu Diệu Ly, ngắn gọn nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi là Tư Hồng Diệu Ly, dù đã không còn hy vọng với vị trí Thánh Nữ, nhưng ngươi vẫn là chân truyền Thánh tông!"

Cuối cùng đã nghe được câu hứa hẹn này, Chu Diệu Ly vốn tưởng lúc tâm nguyện nhiều năm được thực hiện, chắc chắn mình sẽ rất kích động.

Bởi vì, nàng chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu!

Gần như là từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn khát vọng có thể nhận được sự công nhận của Phù Quang Tư Hồng thị, có thể nhận tổ quy tông!

Nhưng điều bất ngờ là, lúc thật sự đến thời khắc này cảm giác của nàng rất bình tĩnh.

Dường như điều mình luôn theo đuổi cũng chỉ thường thôi, có cảm giác tẻ nhạt vô vị...

Sau khi hơi hoảng hốt, Chu Diệu Ly nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hành lễ: "Đa tạ lão tổ!"

Tư Hồng thị lão tổ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói: "Hồi tộc."

"Vâng!" Tư Hồng Lôn Sơn và Chu Diệu Ly đồng thời đáp.

Hiện tại có Vô Thủy sơn trang Mộng Hối cản trở Lưu Lam hoàng triều, đúng là cơ hội tốt nhất để bọn họ rút lui!

Tư Hồng thị lão tổ vẫy tay, Ngũ Hành Thiên La Phá Giới trận bàn lập tức bay ra từ trong túi trữ vật của Chu Diệu Ly, rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Lấy tu vi của lão tổ thôi động, trên đỉnh núi gần như lập tức xuất hiện một đầu thông đạo thẳng đến địa giới Trọng Minh tông, ba người nhanh chóng đi vào trong đó, chẳng mấy chốc thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa.

Trên đỉnh núi có cơn gió mạnh phần phật hồi phục vẻ yên lặng.

Lúc Tư Hồng thị lặng yên rút lui, Lam Kinh thành.

Trận tranh đấu trên trời cao càng ngày càng kịch liệt.

Ầm ầm ầm ầm...

Thỉnh thoảng mây đen dày đặc lại bị ánh sáng thuật pháp chiếu khắp nơi, thỉnh thoảng có ánh sáng màu vàng kim đâm rách tầng mây nặng về, vô số lôi điện như rắn như mãng di chuyển ở giữa, không gian kẽ nứt lúc ẩn lúc hiện cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh.

Lúc cơn mưa ăn mòn màu đen rơi xuống, lại có vô số mũi tên màu vàng bắn ra, bay thẳng về phía bản tôn Mộng Hối ở sâu trong mây đen.

Chiến đấu kịch liệt một lúc lâu, trong mây đen đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh: "Chung Quỳ tiểu nhi, có năng lực thì chuyển sang nơi khác đánh với bản tiên!"

"Hừ! Đừng mơ trốn được!" Giọng Lưu Lam hoàng đế như chuông đồng, bàn tay lớn màu vàng gào thét dâng lên, vỗ vào trong tầng mây.

Nhưng lúc bàn tay lớn rơi xuống, mây đen tản ra khắp nơi, chẳng mấy chốc đã để lộ ra bầu trời hoàng hôn thật sự, Mộng Hối đã biến mất không thấy bóng dáng.

Cùng lúc đó, trên đỉnh núi như trường kiếm, một bóng dáng áo bào đen giày đen, tóc dài rối tung đột nhiên rơi xuống từ phía trên.

Dáng người hắn ta thẳng tắp, cả người tản ra khí thế quỷ quyệt mà cường đại, đôi mắt vô cùng sáng, lúc nhìn quanh lại khiến người ta sợ hãi, dường như trong đó tràn đầy vô số tai hoạ, kinh khủng, nguyền rủa, ác mộng...

Sau khi Mộng Hối rơi xuống đất cũng hơi ngẩn ngơ, người Trọng Minh tông đâu?

Chương 797: Ngươi muốn dùng ta luyện đan?

Chẳng mấy chốc, hắn ta đã kịp phản ứng cười lạnh, những tiên hạ đẳng Trọng Minh tông kia thật sự là đám người tầm nhìn hạn hẹp, nhút nhát hèn kém.

Không những không thể phá giải bí mật từ trong bụng mẹ, hơn nữa còn đắm chìm ở thế giới này, ngoại trừ trăm phương ngàn kế giành chỗ tốt, đã sớm quên mất sự vinh quang và tôn quý lúc ở tiên giới vào năm đó.

Ở trong ảo cảnh này, tuy may mắn trở thành một trong những tông môn lớn, cuối cùng lại không ra gì.

Lúc bình thường thì cũng thôi, vào lúc quan trọng chỉ biết nghe ngóng rồi chuồn!

Xem ra, tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng, có cho cơ hội nữa cũng không làm nên chuyện gì, khó mà trèo lên nơi cao hơn.

Nghĩ đến đây, Mộng Hối khẽ lắc đầu, hắn ta chợt chú ý tới Tuyệt Tâm Tử đang nằm ở chân núi, thương thế không nhẹ, pháp lực tiêu hao gần như không còn, tạm thời không thể tự cứu.

Mộng Hối chợt ra tay, cách độ cao vạn trượng kéo Tuyệt Tâm Tử đến trước mặt.

"Dược Tiên Nữ bị Trọng Minh tông cướp đi!" Tuyệt Tâm Tử mở mắt ra thấy Mộng Hối, lập tức nói, "Tiện tỳ Chu Diệu Ly kia cũng dám lừa ta! Lẽ nào lại như vậy!"

"Tuyệt đối không thể để việc này kết thúc như thế."

Mộng Hối lại rất lạnh nhạt, sau khi đặt nàng xuống, bình tĩnh nói: "Chỉ là Dược Tiên Nữ, cũng chỉ vì phương huyễn cảnh này quá cằn cỗi, sinh linh trong ảo cảnh căn bản chưa gặp được tiên gia chân chính, mới gọi là tiên nữ thôi."

"Xét đến cùng, chỉ là diễn hóa ở trong ảo cảnh."

"Nếu thuận tay lấy được thì cũng thôi."

"Nếu không thành công, cũng không cần để trong lòng."

"Chúng ta đến giới này là vì rèn luyện tâm cảnh, quá chú trọng tài nguyên trong huyễn cảnh sẽ trở nên tầm thường."

Tuyệt Tâm Tử giật mình như có điều suy nghĩ, chợt gật đầu: "Sư thúc tổ nói đúng lắm."

Mộng Hối lại nói: "Huống chi, những tiên hạ đẳng này xây dựng tông môn, mặc dù đều không quan trọng gì nhưng cũng là điều cần phải tồn tại."

"Dù sao, chỉ có luận đạo với những người cùng là tiên nhân tu sĩ kiếp trước, mới là cách rèn luyện đúng đắn cho tâm cảnh."

"Cũng như lần này, bản tiên luận đạo với Chung Quỳ tiểu nhi cả nửa ngày, chỉ phá hủy mấy thành trì và sông núi trong phương ảo cảnh này, Chung Quỳ tiểu nhi đã nổi giận đùng đùng!"

"Có thể thấy đạo tâm của tiểu nhi này không đủ, nếu có được một nửa định lực của bản tiên, lần luận đạo này chắc chắn vô cùng đặc sắc!"

"Sư thúc tổ nói đúng lắm." Tuyệt Tâm Tử khẽ gật đầu, nói, "Vốn ta cũng muốn luận đạo với Chung Quỳ Hi. Nhưng sau đó vì Dược Tiên Nữ, lại chưa thể thành công. Xem ra, thời gian chuyển thế của ta quá ngắn, đạo tâm còn chưa đủ hoàn mỹ."

"Trong lúc vô thức lại bị huyễn cảnh mê hoặc, suýt nữa đắm chìm trong đó!"

"Lần tiếp theo chắc chắn phải đề phòng điều này, bất kỳ lúc nào cũng phải giữ vững bản tâm, coi trọng tâm cảnh, chứ không phải bị tài nguyên hư ảo lay động."

Mộng Hối rất hài lòng, mỉm cười nói: "Trẻ con dễ dạy!"

Vào lúc này, một thanh kiếm to màu vàng óng tràn ngập ánh sáng rực rỡ như một ngọn núi cao, bừng bừng dâng lên từ chân trời, hung hăng chém về phía Mộng Hối.

Bóng dáng Mộng Hối khẽ động, mang theo Tuyệt Tâm Tử né tránh một kiếm này.

"Mộng Hối lão ma, chạy đâu!" Một giọng nói hùng hậu chính trực, mênh mông truyền đến.

Mộng Hối khinh thường cười một tiếng, khặc khặc trả lời: "Hôm nay luận đạo đã có kết quả. Chung Quỳ tiểu nhi, đạo tâm của ngươi không đủ, coi như uổng phí cơ duyên chuyển thế ảo cảnh này!"

Thấy rõ ràng Mộng Hối đấu pháp hơi kém một chút, lại nhân cơ hội chạy trốn, trong lúc nói chuyện lại như hắn ta mới là người chiếm ưu thế. Lưu Lam hoàng đế lập tức hừ lạnh một tiếng, trường kiếm xoay chuyển, ánh sáng lập tức chuyển thành khắc nghiệt, mang theo một luồng kiếm ý vô cùng bén nhọn, tiếp tục chém về phía Mộng Hối.

Mộng Hối lập tức né tránh, cùng lúc đó tâm niệm của hắn ta vừa động, một đoạn ngón tay bỗng nhiên đứt ra, chỗ đứt nhỏ xuống máu đen, trong nháy mắt hóa thành cơn mưa to rơi xuống toàn bộ Lưu Lam hoàng triều, như muốn ăn mòn toàn bộ sông núi cỏ cây trong Lưu Lam hoàng triều.

Ngay sau đó, hắn ta lại vỗ một chưởng về phía thành trì cách đó không xa...

Thấy thế, Hoàng đế nhướn mày, đành phải tạm thời buông xuống việc truy sát, ngăn cản đủ loại thủ đoạn của lão ma này.

Nhân cơ hội này, Mộng Hối cười ha ha một tiếng, mang theo Tuyệt Tâm Tử nhanh chóng đi xa...

...

Hân Tụy quán, trong tiểu viện cửa riêng.

Trong phòng luyện đan.

Bùi Lăng ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, bây giờ hai tay đối phương ghé vào miệng Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, dáng vẻ này càng thể hiện ra mặt hoa da phấn, dáng ngọc mặt xinh, tóc bạc như trăng, đôi mắt xanh lục như ngọc phỉ thúy, trông xinh đẹp như mộng như ảo.

Chỉ là, lúc này Bùi Lăng chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Nếu không phải hắn vẫn là tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, chỉ sợ lúc này hai chân đã nhũn ra, đứng cũng không vững!

Dược Tiên Nữ đã tỉnh!

"Ngươi muốn dùng ta luyện đan?" Lúc này, Dược Tiên Nữ lại mở miệng.

Nghe vậy, Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, hắn vội vàng lắc đầu, kiên trì nói: "Không, không có! Cái này là... là... Vô Thủy sơn trang! Vô Thủy sơn trang muốn cướp tiên nữ đi, ta... Ta là vì cứu ngươi, cho nên mới..."

Chương 798: Còn có chuyện tốt này??

Nói đến chỗ này, Bùi Lăng đang nghĩ ngợi phải tiếp tục bịa chuyện thế nào, đã thấy Dược Tiên Nữ đứng dậy từ trong lò đan.

Trong chớp mắt nàng đứng lên, một vòng màu xanh lá nhanh chóng vây quanh thân thể của nàng một vòng, trong khoảnh khắc đã hóa thành một chiếc áo bào màu xanh nhạt.

Ngay sau đó, Dược Tiên Nữ bò ngồi vào mép lò luyện đan, đôi chân tuyết trắng rủ xuống giữa không trung, nhẹ nhàng lắc lư, nàng tò mò nhìn Bùi Lăng từ trên xuống dưới.

"Ngươi là người trong ma đạo?" Dược Tiên Nữ đột nhiên mở miệng hỏi.

Máu trong người Bùi Lăng suýt nữa đóng băng, đang muốn phủ nhận, lại nghe Dược Tiên Nữ nói tiếp, "Ngươi tu luyện 【 Đoán Cốt quyết 】 , 【 Phần Dạ Thiên 】 , còn có 【 Lục Dục bí điển 】 do Lục Dục đạo nhân để lại."

"Hơn nữa, tu vi của ngươi quá thấp, không thể hoàn mỹ khống chế món pháp bảo 【 Huyết Vô Diện 】 này, nếu đối mặt với tu sĩ cấp thấp thì cũng thôi."

"Nhưng nếu gặp phải tu sĩ cấp cao, tất cả đều là sơ hở."

"Mặc dù như thế, lá gan của ngươi cũng không nhỏ!"

"Chỉ là tu vi Trúc Cơ đã dám đến hoàng triều làm mưa làm gió."

Nghe đến đây, trên mặt Bùi Lăng hoàn toàn không còn chút máu nào.

Dược Tiên Nữ này có tu vi quá cao!

Đã thấy tất cả ngụy trang của hắn!

"Thể nhưng, ta có thể cảm giác được từ đầu đến cuối ngươi không có bất kỳ địch ý và ác niệm nào với ta." Lúc này, Dược Tiên Nữ còn nói thêm, "Điều này nói rõ, bản tâm của ngươi không xấu, xem ra cũng giống đệ tử Vô Thủy sơn trang từng đến trước đó, đều là người sinh ra trong bóng tối, trái tim hướng về ánh sáng."

"Đã vậy, cũng có tư cách tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân."

Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vung lên, cách đó không xa lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.

Ngay sau đó, Bùi Lăng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị hút vào trong đó!

Xung quanh rực rỡ, dường như toàn bộ thân hình đều bị lôi kéo thành hình thù kỳ quái, cũng không biết qua bao lâu, hắn hốt hoảng giẫm xuống mặt đất kiên cố.

Bùi Lăng lập tức phát hiện mình lại quay về "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Đang đứng ở lối vào sơn cốc mà bản thể Dược Tiên Nữ đã ngủ say trước đó.

Chỉ là, lúc này trong "Tiểu Tự Tại Thiên", ngoại trừ tòa sơn cốc này còn giữ được dáng vẻ ban đầu, không có thay đổi quá lớn. Ở bên ngoài cốc, vị trí chỉ cách Bùi Lăng mấy bước, một hồ nước màu xanh lục lơ lửng giữa không trung, một vách đá sa thạch màu sắc lộng lẫy dốc ngược đâm vào hồ nước.

Cùng lúc đó, đủ loại cảnh vật xung quanh đều hiện ra cảm giác vỡ nát quỷ dị, trên dưới điên đảo, trái phải đổi chỗ.

Toàn bộ không gian vỡ thành mảnh nhỏ, ngay cả màn trời trên đỉnh đầu cũng từ sáng tỏ biến thành đục ngầu hỗn độn, nghiêng sang một bên vô cùng nghiêm trọng.

Xoạch.

Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Bùi Lăng.

Ngay sau đó, bản thể Dược Tiên Nữ đi ra từ giữa hư không.

Nàng không lập tức để ý tới Bùi Lăng, mà bay đến chỗ cao thi triển pháp quyết, chỉnh đốn "Tiểu Tự Tại Thiên".

Vẻ ngoài của nàng tuyệt thế, uyển chuyển yểu điệu, lúc bóng dáng xanh đứng giữa trời, váy xanh phất phới như thiên nữ giáng trần, lúc phất tay có ánh sáng thuật pháp lấp lóe, cứ như thần phi tiên tử.

Dưới sự chỉ huy của Dược Tiên Nữ, chẳng mấy chốc hồ nước màu xanh lục chậm rãi chìm xuống, sau khi vách đá sa thạch màu sắc lộng lẫy xoay chuyển, cũng bắt đầu quay về vị trí cũ một chút xíu.

Kẽ nứt không gian bị nàng xóa đi, sông núi cỏ cây rối loạn cũng lần lượt được đưa về vị trí cũ.

Sau một lúc lâu, "Tiểu Tự Tại Thiên" dần khôi phục hình dáng cũ.

Vào lúc này, Dược Tiên Nữ chậm rãi rơi xuống, lại ngồi trên mép lò luyện đan của Bùi Lăng, áo xanh nhẹ nhàng, tóc bạc như trăng, chân trần tuyết trắng rủ xuống bên cạnh lò luyện đan, nhẹ nhàng lay động, nói: "'Tiểu Tự Tại Thiên' đã khôi phục, nguy cơ ở bên ngoài cũng được giải trừ."

"Bây giờ ngươi có thể tiếp tục làm nhiệm vụ truyền thừa của chủ nhân ta."

"Nếu ngươi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa thứ hai của chủ nhân ta, ta sẽ không tính toán những việc trước đó với ngươi."

"Ta cũng không nói thêm điều gì với bên hoàng triều."

"Nhưng nếu ngươi không đạt được yêu cầu của chủ nhân..."

Nói đến đây, Dược Tiên Nữ nghiêng đầu một chút, hình như hơi khó nghĩ.

Dù sao, "Tiểu Tự Tại Thiên" mở ra nhiều lần như vậy mới gặp được một luyện đan sư có thể hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa của chủ nhân như thế, nếu giao cho hoàng triều xử trí...

Lấy thái độ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không nương tay của hoàng triều với ma tu, lại thêm lần này có Ma môn đánh vào Lam Kinh thành, trong tình huống này chắc chắn Vương Cao sẽ phải chết!

Thế là, sau khi suy nghĩ một chút, Dược Tiên Nữ khẽ lắc đầu, nói tiếp: "Nếu ngươi không đạt được yêu cầu của chủ nhân, vậy bái ta làm thầy, cùng ta tu tập 【 luyện đan thuật 】 ."

A?

Cái gì?

Còn có loại chuyện tốt này??

Lúc đầu Bùi Lăng thấy Dược Tiên Nữ tỉnh lại, sắc mặt vẫn hoàn toàn trắng bệch, thân phận ma tu của hắn bị Dược Tiên Nữ nhìn thấu, lấy thực lực của đối phương, mình căn bản không có chút cơ hội chạy thoát nào!

Vốn tưởng lần này mình chắc chắn khó thoát tai kiếp.

Chương 799: Còn có chuyện tốt này??

Ai biết tiếp theo đối phương đưa hắn vào "Tiểu Tự Tại Thiên", không phải nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn trả thù, mà để hắn tiếp tục làm nhiệm vụ trước đó chưa làm xong?

Lúc hắn nghe được lời này, còn tưởng hoàn thành nhiệm vụ thì đối phương có thể tha cho mình một lần, ai biết không hoàn thành nhiệm vụ này còn có ban thưởng càng lớn hơn??

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Vâng!"

Thấy Vương Cao đồng ý, Dược Tiên Nữ nhẹ gật đầu, sau khi bay ra khỏi lò luyện đan, tâm niệm vừa động, lấy tay nắm một cái vào trong hư không trước mặt, chợt lấy ra một đống dược liệu đã xử lý hoàn tất đưa đến trước mặt Bùi Lăng.

"Ngươi chỉ có một cơ hội, trước tiên có thể ổn định lại tâm thần điều chỉnh trạng thái." Dược Tiên Nữ nghiêm mặt căn dặn, "Chỉ cần ngươi luyện thành Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm trong vòng ba ngày, sẽ tính ngươi thông qua."

Bùi Lăng chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, chắc chắn hắn không thể luyện thành Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm!

Nếu không mình tới đâu tìm một sư tôn như Dược Tiên Nữ để ôm bắp đùi?

Thế nhưng, hắn cũng không thể luyện chế lung tung.

Bây giờ Dược Tiên Nữ lấy ơn báo oán với hắn, chắc chắn là đối phương đã lấy được ký ức của Dược Triêu Nhan, hiện tại chịu đưa ra điều kiện nhận hắn làm đệ tử, nhất định là nhìn trúng biểu hiện luyện đan của hắn trước đó.

Nếu tiếp theo hắn luyện chế quá kém, Dược Tiên Nữ đổi ý thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định lại luyện chế ra một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thượng phẩm là được!

Đương nhiên, hiện tại hắn không thể lập tức dùng hệ thống uỷ thác, nếu không hệ thống còn tặng miễn phí Dược Tiên Nữ cho hắn!

Ngoại trừ cái đó ra, trước đó hệ thống còn tặng cho hắn đan hỏa thất phẩm, nhưng đó là mượn lực lượng nửa sợi tóc của Dược Tiên Nữ.

Chỉ cần hệ thống không tặng Dược Tiên Nữ, chắc cũng không tặng đan hỏa thất phẩm.

"Phải nghĩ lý do, đẩy Dược Tiên Nữ này đi..." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó, hắn nhanh chóng nghĩ đến lý do, lập tức nói: "Dược Tiên Nữ, hiện tại Lưu Lam hoàng triều bị ma tu đánh lén, dân chúng toàn thành đều vô cùng hoảng sợ, lấy thủ đoạn của ma tu chắc chắn không chỉ nơi này! Vào lúc này hoàng triều rộng lớn như vậy, e rằng đều đã sinh linh đồ thán."

"Ngay vừa rồi, lúc tu sĩ hoàng triều cứu ta, còn dặn dò phải luyện chế nhiều đan dược chữa thương."

"Có thể thấy tình thế khẩn cấp!"

"Kính xin Dược Tiên Nữ lấy chúng sinh làm trọng, đến đó giúp đỡ."

"Về phần ta ở chỗ này, hiện tại 'Tiểu Tự Tại Thiên' là nơi an toàn nhất, chỉ cần tiên nữ để lại một phân thân chứng kiến là được."

"Tuyệt đối không nên vì một mình ta, lãng phí thời gian cứu chữa sinh linh bên ngoài một cách vô ích!"

Dược Tiên Nữ nghe vậy hơi do dự, nhưng nhanh chóng đồng ý nhẹ gật đầu.

Vừa rồi nàng vẫn ngủ say trong lò đan của Bùi Lăng, còn không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, đúng là cần tìm Hoàng hậu tìm hiểu tình hình một chút.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn Bùi Lăng, càng chắc chắn với lựa chọn của mình hơn mấy phần.

Mặc dù Vương Cao này xuất thân ma tu, nhưng đúng là trong lòng còn có suy nghĩ tốt đẹp.

Đối mặt với cơ duyên lớn, lại còn băn khoăn rất nhiều sinh linh bên ngoài, rất tốt!

Giao truyền thừa cho hắn, chắc chắn chủ nhân sẽ hài lòng!

Thế là, Dược Tiên Nữ duỗi ngón tay điểm vào bên cạnh một cái, một chút ánh sáng hiện ra, chẳng mấy chốc đã tạo thành một phân thân lớn khoảng ngón cái, sau đó xé rách không gian rời đi.

Thấy cuối cùng bản tôn Dược Tiên Nữ đã rời đi, ngay sau đó Bùi Lăng lại nói với phân thân ở lại: "Lần luyện đan này rất quan trọng với ta! Tiếp theo ta cần sử dụng độc đan để kích thích tiềm năng của mình!"

"Kính xin Dược Tiên Nữ đừng giải độc cho ta, để ta tự phát huy!"

Phân thân Dược Tiên Nữ do dự một lúc, nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn gật đầu đồng ý.

Thấy thế, Bùi Lăng thầm thở phào, sau đó ăn vào một viên độc đan phải hai canh giờ mới có thể phát tác, xác nhận không bỏ sót bất kỳ điều gì, lúc này mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan 】 ..."

Lam Kinh thành.

Mây đen chầm chậm tản đi, lộ ra một vòng ánh sáng trắng bạc ở chân trời.

Sau khi tia nắng ban mai soi sáng đêm dài ở đế đô, nhà cửa sụp đổ khắp nơi, phố dài sụt lún, gia súc trân thú hốt hoảng chạy loạn, dân chúng đi ra từ nơi ẩn núp, nhìn hôm qua quê hương còn an cư lạc nghiệp lại thay đổi lớn trong một buổi, sau sự im lặng ngắn ngủi không biết là ai mở đầu, tiếng kêu khóc, tiếng kêu tìm kiếm người thân không ngừng vang lên.

Rất nhiều tu sĩ không quan tâm mệt mỏi, đi khắp nơi dọn dẹp nhà cửa, con đường, cứu chữa đồng bạn bị thương, trong bận rộn nhanh chóng tràn ngập cảm xúc uể oải.

Trên bầu trời chưa sáng hẳn, một bóng dáng cao lớn, khí thế cực lớn yên tĩnh đứng sừng sững, quan sát một màn này, khuôn mặt sau mũ miện mười hai chuỗi ngọc đầy vẻ tức giận.

Vô Thủy sơn trang luôn nham hiểm xảo trá, việc ác bất tận.

Vì vậy, phát hiện một mình Mộng Hối lão ma đến đế đô khiêu khích, Hoàng đế đã hạ lệnh trước tiên, ngoại trừ mình và Hoàng hậu, các tu sĩ cấp cao khác đều nhanh chóng chạy tới ba mươi sáu quận cả nước để tọa trấn.

Chương 800: Sau trận chiến

Trừ khi mình và Hoàng hậu đều chiến bại, nếu không tuyệt đối không được phép trở về Lam Kinh thành!

Đây là vì rút kinh nghiệm lúc trước, vì đề phòng Ma môn giương đông kích tây, giả vờ tiến đánh đế đô, thật ra đang ra tay với quận thành.

Sự thật chứng minh, Hoàng đế làm vậy là đúng.

Hiện tại, không chỉ đế đô chịu ảnh hưởng trong lúc đôi bên giao thủ, quận thành các nơi cũng phát hiện nguyền rủa, ôn dịch, khôi lỗi đủ loại nọc độc.

Cũng may tên cáo già Mộng Hối lão ma này biết nếu mình giết toàn bộ phàm nhân và rất nhiều tu sĩ cấp thấp, chuyến này chắc chắn không thể còn sống rời khỏi cảnh nội hoàng triều.

Nhưng đối phương ra tay rất có chừng mực, mỗi một sinh linh trúng chiêu đều vừa vặn còn lại một hơi thở.

Điều này đã kiềm chế phần lớn lực lượng hoàng triều dùng để cứu người, thậm chí Hoàng đế vì đề phòng hắn ta chó cùng rứt giậu, trực tiếp ra tay giết người, cũng chưa từng toàn lực đuổi giết, chỉ đuổi hắn ta đi là coi như thôi.

Mặc dù biết những người dân dưới đáy sẽ được cứu lại, nhưng thấy nơi nằm dưới sự quản lí lại còn là đế đô chịu tổn thương nặng như thế, cùng với Dược Tiên Nữ bị bắt đi... Hoàng đế vẫn cảm thấy từng cơn lửa giận xông lên đầu.

"Bệ hạ." Vào lúc này, một bóng người mũ phượng áo lông xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, lại là Hoàng hậu tới, nàng cũng liếc nhìn tình hình toàn bộ Lam Kinh thành giống Hoàng đế, sau đó nghiêm nghị nói, "Chúng tướng sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến. Chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng là có thể mượn đường Vạn Hủy hải, khai chiến với Trọng Minh tông và Vô Thủy sơn trang!"

Hoàng đế khẽ gật đầu.

Vừa rồi hắn ta đang đấu pháp với Mộng Hối lão ma, Hoàng hậu lợi dụng truyền âm bẩm báo việc Dược Tiên Nữ bị trộm đi.

Hiện tại, mặc kệ là vì cứu Dược Tiên Nữ trở về hay báo thù rửa hận, cũng không tránh được trận chiến này!

Đang muốn hạ lệnh, đột nhiên trong lòng đất phía dưới tuôn ra một luồng sinh cơ cường đại! Ánh sáng màu xanh nhạt lập tức bộc phát ra, những nơi đi qua thương thế của toàn bộ sinh linh nhanh chóng khôi phục.

Cùng lúc đó, giữa không trung nhanh chóng ngưng kết hơi nước, không giống với cơn mưa đen tối hôm qua, lúc này từng cơn mưa ngọt lành rơi xuống tràn ngập tươi mát lại sinh cơ bừng bừng. Lúc cơn mưa ngọt lành rơi xuống, súc vật sủng thú không có linh trí cũng dần bình tĩnh lại từ trong sự sợ hãi.

Thảm thực vật bị phá hủy trong đại chiến cũng một lần nữa sinh trưởng, nhanh chóng xuất hiện lại cảnh tưởng xanh tươi rậm rạp trước khi chiến đấu.

Không chỉ hoàng thành có sự biến hóa như thế, lấy thị lực và cảm giác phạm vi của Đế Hậu, có thể cảm giác được loại chữa trị này tràn ngập từ Lam Kinh thành, khuếch tán đến toàn bộ cảnh nội hoàng triều.

Sau mấy tức ngắn ngủi, sinh cơ và cơn mưa ngọt lành mới yên lặng tản đi.

Vào lúc này, đủ loại tâm trạng tiêu cực của toàn bộ sinh linh Lưu Lam hoàng triều như sợ hãi, mơ hồ, hoảng sợ đều bị quét sạch sành sanh!

Thay vào đó là bình thản, yên tĩnh khó hiểu.

Thấy cảnh này, người bình thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng đây là hoàng triều ban ân, rối rít triều bái về phía hoàng cung.

Một vài tu sĩ bị thương cũng tưởng đây là thủ đoạn trị liệu áp đáy hòm của hoàng triều, cũng tạ ơn theo.

Nhưng Đế Hậu ở trên không trung lại đồng thời giật mình, đây là Dược Tiên Nữ ra tay!

Nhưng không phải đối phương bị Ma môn cướp đi rồi sao?

Đây là có chuyện gì?

Ngay lúc đang nghi ngờ, bên tai hai người đã vang lên một truyền âm trong veo êm tai: "Việc nơi này đã xong, đừng tiếp tục chiến sự nữa, đến lúc đó sinh linh đồ thán, cũng không tốt cho việc tu hành của các ngươi ở đất nước này giới này."

Quả nhiên là Dược Tiên Nữ!

Hoàng đế ngẩn ngơ, chợt hỏi: "Dược tiền bối, vừa rồi Ma môn... Có vô lễ với ngài?"

"Cũng không đến mức vô lễ..." Dược Tiên Nữ truyền âm trả lời, nhưng nói đến chỗ này chẳng biết tại sao dừng lại, một lát sau mới tiếp tục nói, "Lần này ta thức tỉnh là do ngoại lực bố trí. Cộng thêm mới cứu người tiêu hao chút lực lượng, trong mấy ngày tới ta sẽ lại ngủ say..."

"Mặc dù lần này Ma môn đột kích đột ngột, cuối cùng chưa từng tạo thành tổn thất không thể vãn hồi."

"Lưu Lam dùng việc thủ hộ chúng sinh để lập quốc, không được vì giận dữ khởi binh tăng thêm sát nghiệt."

Nghe vậy, Hoàng đế khẽ gật đầu, chợt xúc động nói: "Nếu là ý của Dược tiền bối, tất nhiêm trẫm và Hoàng hậu sẽ tuân theo!"

Dược Tiên Nữ không trả lời, lại sau một lúc lâu Đế Hậu nhìn nhau, đều cảm ứng được Dược Tiên Nữ đã rời khỏi chủ giới, trở về "Tiểu Tự Tại Thiên".

Hoàng đế từ tốn nói: "Dược Tiên Nữ thái bình vô sự, cân nhắc vì sinh linh giới này, không bắt đầu đại chiến nữa."

"Chỉ là Vô Thủy sơn trang và Trọng Minh tông coi triều ta như chốn không người, nhiều lần đến quấy rối đại điển luận đan, lần này còn công khai tiến đánh Lam Kinh thành..."

"Nhất định phải trả giá!"

Hoàng hậu nhẹ gật đầu: "Bệ hạ thánh minh, đương nhiên nên như thế!"

...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Dưới gốc cây lớn che trời, một lò luyện đan đang theo đan hỏa nhảy nhót, tản mát ra hơi khói bừng bừng.

Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt bấm pháp quyết, dưới hệ thống uỷ thác, lấy thủ pháp cực kỳ trôi chảy luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan.

Chương 801: Tiên nữ sư tôn

Hai canh giờ nhoáng cái đã qua.

Không gian cách đó không xa dập dờn, chợt Dược Tiên Nữ như xuyên qua màn nước, đột nhiên bước ra.

Phân thân vốn đang nghỉ lại đầu cành gần đó, không chớp mắt lấy một cái nhìn Bùi Lăng luyện đan, lập tức vỗ cánh bay đi.

Trong chớp mắt Dược Tiên Nữ đưa tay bắt lấy phân thân, phân thân khôi phục thành điểm sáng hòa vào trong cơ thể nàng.

Bùi Lăng thấy thế, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái.

Cũng may lúc này đang trong quá trình luyện đan, hệ thống chưa từng xuất hiện tình huống gián đoạn luyện đan, tạm thời tặng Dược Tiên Nữ.

Ngay lúc hắn thầm thở phào, theo việc thi triển một đạo pháp quyết cuối cùng, đã hoàn thành luyện chế một lò đan dược.

Cùng lúc đó, độc đan phát tác, Bùi Lăng cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lập tức muốn sử dụng Ích Độc Đan.

Lại thấy Dược Tiên Nữ tùy ý vung tay lên, một tầng hơi nước sương mù mông lung đột nhiên sinh ra, chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt giải trừ kịch độc trong bụng.

"Hàn Tủy Hỏa bát phẩm chỉ có thể luyện ra Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thượng phẩm." Trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Dược Tiên Nữ lộ ra vẻ tiếc nuối, "Ngươi nên thử sử dụng đan hỏa thất phẩm."

Mặc dù còn chưa mở lò luyện đan ra, nhưng nàng đã biết lần này Vương Cao vẫn chỉ luyện chế ra Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thượng phẩm.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức mở nắp lò, chỉ thấy trong đan hương tràn ngập, một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thượng phẩm yên tĩnh nằm dưới đáy lò, trong lòng không hề thấy bất ngờ, nhưng trên mặt lại cố gắng thể hiện ra vẻ thất vọng.

Ngay sau đó, hắn sợ Dược Tiên Nữ quên hứa hẹn trước đó, lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, vừa gặp mặt đã cúi đầu nói: "Đệ tử Vương Cao không thể hoàn thành nhiệm vụ mà tiên nữ phân phó trước đó, vậy thực hiện hứa hẹn bái tiên nữ làm sư tôn!"

Dược Tiên Nữ cau mày, lắc đầu nói: "Ngươi đã ngụy trang thân phận đến hoàng triều, chắc chắn cái tên Vương Cao này không phải tên thật của ngươi, tên thật của ngươi là gì?"

"Bùi Lăng." Bùi Lăng vội vàng trả lời, suy nghĩ rồi thu lại 【 Huyết Vô Diện 】 , để lộ ra bộ mặt thật của mình.

Tu vi của Dược Tiên Nữ này quá cao, hiện tại đã khám phá ra thân phận của hắn, tốt nhất hắn đừng ngụy trang gì thì tốt hơn.

Quả nhiên, thấy hắn làm như thế, Dược Tiên Nữ khẽ gật đầu đánh giá hắn vài lần, có lẽ cảm thấy vẻ ngoài của Bùi Lăng thuận mắt hơn lớp ngụy trang thiếu niên đen gầy rất nhiều, ánh mắt lập tức dịu đi mấy phần, chợt nói: "Ngươi bái ta làm sư tôn, học truyền thừa của chủ nhân ta."

"Chủ nhân ta vô cùng nhân hậu, lúc sống sáng tạo vô số đan phương, không có chỗ nào không phải vì làm việc thiện cứu mạng người."

"Ngươi chỉ cần hứa hẹn không dùng 【 luyện đan thuật 】 học được từ chỗ ta đi hại người là được!"

Bùi Lăng không hề do dự gật đầu nói: "Mặc dù đệ tử sinh ra dưới sự quản lý của Ma môn, nhưng vẫn một lòng hướng chính đạo."

Dược Tiên Nữ còn nói thêm: "Ta tên Dược Dạ Thư, hôm nay nhận ngươi làm đồ nhi, truyền thụ 【 luyện đan thuật 】 , ngươi có bằng lòng không?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Bằng lòng!"

"Chủ nhân của ta không thích lễ nghi rườm rà, cho nên ta nhận ngươi làm đồ nhi cũng không cần rắc rối." Dược Dạ Thư nở nụ cười, ôn nhu nói, "Ngươi dập đầu ba cái cho ta là trở thành đệ tử của ta."

"Vâng!" Bùi Lăng cung kính đáp lời, chợt rất dứt khoát dập đầu lạy ba cái, sau đó nói, "Sư tôn!"

Sau khi Dược Dạ Thư thản nhiên nhận lễ, nói: "Từ nay về sau, ngươi là đồ nhi của Dược Dạ Thư ta."

"Tốt, bắt đầu."

Bùi Lăng nghe lời đứng dậy, trong lòng rất hài lòng.

Rất tốt, lần này lại ôm được một cái bắp đùi.

Sau này mình lăn lộn ở ma đạo, có Lệ sư tỷ và Cửu A Lệ thị làm chỗ dựa; ở bên chính đạo cũng có mỹ nữ sư tôn Dược Tiên Nữ này bao bọc, cuộc sống rất tốt đẹp.

Hoàn thành lễ bái sư, Dược Dạ Thư nhanh chóng tiến vào trạng thái sư tôn, nàng gọi Bùi Lăng đến bên cạnh, lời lẽ sâu xa nói: "Thủ pháp luyện đan của ngươi có thể gọi là vô cùng tinh diệu! Vi sư không cần tiếp tục dạy ngươi thủ pháp. Nhưng ngươi có một vấn đề trí mạng, đó là thiếu linh tính."

"Cần biết đối với luyện đan sư, linh tính mới là quan trọng nhất!"

"Thủ pháp vụng về, có thể thông qua lần lượt luyện tập để giải quyết."

"Nhưng thiếu linh tính lại khiến ngươi mất sạch sức lực."

"Dù hiện tại nhìn thủ pháp luyện đan của ngươi không có kẽ hở, nhưng tiếp theo rất có thể ngươi sẽ rơi vào bình cảnh, cuối cùng cả đời đều vô vọng đạt được cảnh giới luyện đan sư tam phẩm trở lên."

"Cũng may chủ nhân của ta là luyện đan sư xuất sắc nhất từ trước tới nay ở phương thế giới này, hắn cũng có cách giải quyết vấn đề liên quan tới linh tính."

"Tiếp theo ta truyền thụ cho ngươi một thiên 【 Uẩn Linh Quyết 】 ..."

Ngay lúc Dược Dạ Thư giảng 【 Uẩn Linh Quyết 】 , hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra tâm pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Chương 802: Tiên nữ sư tôn

Một lát sau, Dược Dạ Thư truyền thụ xong, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đầu ngón tay hiện ra một giọt nước màu xanh lá, lấy linh lực đưa đến Bùi Lăng trước mặt.

Màu của giọt nước này như phỉ thúy, sáng long lanh óng ánh không chút tỳ vết nào, bên trong nồng đậm sinh cơ, cảm giác như đại dương mênh mông! Chỉ nhìn đã cảm thấy lỗ chân lông trên dưới cả người mở ra như ngâm trong một suối nước ấm áp, đủ loại mệt mỏi, nội thương, tật bệnh... Tất cả đều không cánh mà bay, thay vào đó là sinh mệnh lực gần như chảy ngược vào trong cơ thể, không diễn tả được cảm giác thoải mái trên cả thể xác lẫn tinh thần.

Dược Dạ Thư nói: "Đây là tinh huyết bản nguyên của ta, ta đã pha loãng lực lượng trong đó, có thể thay thế bất kỳ công pháp đồ vật Kết Đan gì, ta thấy tu vi của ngươi đã là Trúc Cơ đỉnh phong, có thể đột phá bất cứ lúc nào."

"Hiện tại, ngươi hãy dùng giọt máu này để Kết Đan."

"Sau khi tu vi tăng lên mới có thể tiếp nhận bước truyền thừa kế tiếp."

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi bất ngờ nhưng chợt kịp phản ứng lại, đây là lễ bái sư mà Dược Dạ Thư đưa cho hắn.

Trước đó Lệ Vô Mị đã nói với hắn, với căn cơ ngay lúc đó của hắn, dưới tình huống bình thường có thể kết thành Chân Đan tứ phẩm. Mặc dù đây đã là kết quả rất tốt với phần lớn tu sĩ phổ thông.

Nhưng dù là yêu cầu của Lệ thị, hay là kỳ vọng của bản thân Bùi Lăng, hiển nhiên không chỉ như thế.

Vì vậy lúc ấy Lệ Vô Mị chỉ điểm Bùi Lăng đến Bồng Doanh quan lấy được một đầu "Pháp", có "Pháp", ít nhất có thể kết xuất Kim Đan tam phẩm trở lên!

Cộng thêm trong tay hắn còn có đan hỏa thất phẩm Nam Kha Mộng Hỏa nhận được từ hạng nhất thi đình, trong loại tình huống này, chắc ít nhất hắn có thể tăng phẩm chất Kim Đan lên tới nhị phẩm.

Hiện tại hắn từ Ma môn tiến vào chính đạo, đăm chiêu suy nghĩ kinh nghiệm lấy được trên đường, cùng với lúc nhìn thoáng qua đại năng hai đạo chính ma giao chiến giữa hư không...

Tâm cảnh chắc chắn không xê xích gì nhiều!

Về phần vật liệu Kết Đan khác, Lệ sư tỷ đã sớm chuẩn bị sẵn cho hắn.

Ngày đó sắp chia tay đã cất vào trong túi trữ vật của hắn.

Lúc này mới bái sư tôn, còn được cho một giọt tinh huyết bản nguyên của tiên dược vạn năm, bây giờ trong "Tiểu Tự Tại Thiên" này cũng không có người ngoài...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức gật đầu thật mạnh, cơ hội hiện tại đúng là rất thích hợp Kết Đan!

"Đồ nhi tạ ơn sư tôn!" Hắn cung kính nói, "Đồ nhi vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của sư tôn!"

Dược Dạ Thư gật đầu nói: "Bây giờ ngươi bắt đầu Kết Đan, ta có thể hộ pháp cho ngươi."

Tu luyện và luyện đan khác nhau, mình có thể ăn vào tất cả vật liệu trước đề phòng hệ thống đưa tặng lung tung.

Thế là, sau khi Bùi Lăng đồng ý, lập tức lấy ra rất nhiều vật liệu Kết Đan mà Lệ Liệp Nguyệt chuẩn bị cho hắn từ trong túi trữ vật, cùng với Nam Kha Mộng Hỏa lấy được từ hạng nhất thi đình.

Nam Kha Mộng Hỏa bị Chu cung phụng hoàng triều phong ấn trong một khối băng cứng, lấy thực lực tu vi của Bùi Lăng không thể mở ra phong ấn.

Vốn hoàng triều dự định giữ Bùi Lăng ở lại, đến lúc đó tất nhiên bọn họ sẽ có cao thủ giúp mở ra.

Nhưng hiện tại Dược Dạ Thư tùy ý chỉ một cái, lập tức loại bỏ phong ấn, lại không thể làm ra bất kỳ hành động khác thường nào, thành thật lơ lửng ở trước người Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng suy nghĩ, lại lấy ra cả Cửu Phách Đao.

Dù sao Dược Dạ Thư đã biết hắn là ma tu, lại thấy thanh ma đao này cũng không có vấn đề quá lớn.

Dù sao, đao bản mệnh cùng một nhịp thở với Bùi Lăng, bình thường thì cũng thôi.

Vào lúc Kết Đan, cấp độ sinh mệnh của bản thân sẽ xảy ra một sự nhảy vọt, đao bản mệnh cũng phải lột xác cùng lúc, nếu không sẽ không thể đuổi kịp bước chân của hắn, cũng không thể tiếp tục giấu ở trong túi trữ vật.

Cửu Phách Đao vừa ra, đao linh đã tranh nhau lên tiếng: "Chủ nhân! Cuối cùng ngươi đã thả ta ra!"

Ngay sau đó, đao linh bạo ngược nói, "Chủ nhân, ta muốn uống máu! Ta muốn đồ thành! Đã rất lâu rồi ta không được thoải mái cắt chém xương người!"

Tiếp theo quyến rũ nói, "Chủ nhân, ta muốn lột da, con hồ yêu kia ở đâu? Dù sao với tu vi của nó, sau khi lột da một lần sẽ mọc lại. Đúng lúc có thể đợi đến khi nó mọc vừa đủ rồi, lại lột một lần..."

"Chủ nhân, quanh đây có huyết thực không?"

"Giết giết giết giết giết! Cuối cùng chủ nhân lại cần ta, chắc chắn lại muốn đồ thành diệt tộc..."

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức tối đen, vội vàng nói: "Im lặng! Còn dám nói linh tinh, ta sẽ tiếp tục nhốt ngươi ở trong túi trữ vật!"

Trong khoảng thời gian này Cửu Phách Đao vẫn bị giấu đi, khó khăn mới được hít thở một lần, lập tức không dám lên tiếng nữa.

Thấy thế, Bùi Lăng cẩn thận nhìn Dược Dạ Thư, thấy Dược Dạ Thư chỉ tò mò đánh giá Cửu Phách Đao, cũng không thể hiện ra vẻ căm thù đến tận xương tuỷ với thanh ma đao này, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống, đặt Cửu Phách Đao nằm ngang trên đầu gối, chợt một ngụm nuốt vào tinh huyết bản nguyên mà Dược Dạ Thư cho!

Chương 803: Bắt đầu Kết Đan

Sau đó cầm lấy thiên tài địa bảo cần thiết để Kết Đan khác, đang muốn tiếp tục nuốt vào đột nhiên cảm thấy một luồng dược lực vô cùng kinh khủng bộc phát ở trong cơ thể mình.

Xu thế của nó như lũ quét gào thét mà ra, dường như lúc nào cũng có thể xung kích khiến thân thể hắn tan thành mây khói!

Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn mềm mại áp vào áo của hắn, trong nháy mắt phong bế luồng dược lực này.

Cùng lúc đó, giọng nói của Dược Dạ Thư cũng truyền đến từ sau lưng Bùi Lăng: "Ngươi làm loạn! Không thể nuốt tất cả vật Kết Đan trước khi Kết Đan!"

"Bây giờ ngươi lập tức Kết Đan, ta ổn định dược lực giúp ngươi."

"Tiếp theo đừng suy nghĩ nhiều, cứ toàn lực Kết Đan!"

Nghe vậy, Bùi Lăng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này.

Dược Dạ Thư vừa nói, lực lượng trong giọt máu tươi này đã được pha loãng nhưng tu vi của hắn quá thấp, với nhục thân hiện tại của hắn, cho dù tinh huyết đã pha loãng vẫn không thể thừa nhận!

Nếu không phải Dược Dạ Thư ở bên cạnh, hắn đã gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không chút do dự, vội vàng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 !"

Khác với lúc trước Trúc Cơ, hiện tại hắn cũng không có một môn kết đan cụ thể.

Cũng may có hệ thống.

Chỉ cần uỷ thác một môn thuật pháp Kết Đan kỳ, hệ thống kiểm tra ra tu vi của mình không đủ, sẽ chủ động Kết Đan cho hắn.

Quả nhiên, ngay sau đó đã nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 cần tu vi Kết Đan mới có thể tu luyện, kiểm tra ra tu vi của ký chủ không đủ."

"Leng keng! Hệ thống sẽ miễn phí Kết Đan cho ngài, bắt đầu tu luyện 【 Vô Danh công pháp 】 ..."

【 Vô Danh công pháp 】 ?

Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, đã nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra 【 Vô Danh công pháp 】 cần đạo lữ, kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ, đang tìm kiếm đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ không ở khu phục vụ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ mới..."

Thế là, Bùi Lăng chịu sự điều khiển của hệ thống, xoay tay một phát nắm chặt cổ tay Dược Dạ Thư.

"Leng keng! Tặng đạo lữ thành công..."

Trong nháy mắt, Bùi Lăng suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán.

Nếu không phải bây giờ thân thể bị hệ thống khống chế, hắn hận không thể co cẳng bỏ chạy ngay tại chỗ.

Không!

Nếu thân thể không phải do hệ thống đang khống chế, hắn căn bản không dám chạm vào Dược Dạ Thư!

Cũng may, cũng không biết là Dược Dạ Thư có tu vi quá cao, hay vì giọt tinh huyết bản nguyên kia, hệ thống không điều khiển thân thể hắn tiến thêm một bước tìm đường chết, chỉ tiếp tục nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra trong cơ thể ký chủ đã có một giọt tinh huyết đạo lữ, tiếp tục tu luyện..."

Chợt hệ thống bắt đầu vận chuyển 【 Lục Dục Bí Điển 】 , chính thức để Bùi Lăng Kết Đan...

...

Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua.

Ở lối vào sơn cốc Trầm Miên, vô số cỏ cây lấy Bùi Lăng làm trung tâm đổ rạp ra bốn phương tám hướng, cứ như nóng lòng rời xa.

Khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng cường thịnh.

Váy xanh của Dược Dạ Thư thướt tha, tóc bạc như trăng, khép tay áo đứng bên cạnh nhìn, khẽ gật đầu, mặc dù đồ nhi mà nàng vừa nhận có tu vi còn rất thấp, nhưng căn cơ lại hùng hậu ngoài ý muốn.

Dù là những hoàng tử công chúa trong hoàng triều kia, không phải ai cũng có thể đạt tới trình độ như vậy.

Bỗng nhiên, Dược Dạ Thư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời "Tiểu Tự Tại Thiên".

Ngay sau đó, trong màn trời bắt đầu ngưng tụ ra tầng mây đen xì.

Đây là kiếp vân!

Ở Trúc Cơ kỳ, chỉ có Thiên Đạo Trúc Cơ mới có thể dẫn tới kiếp vân.

Ở Kết Đan kỳ, chỉ có kết thành Kim Đan trên tam phẩm mới có thể lại đưa tới kiếp vân.

Ngay lúc suy nghĩ của Dược Dạ Thư xoay chuyển, kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng góp nhặt càng ngày càng nhiều, tràn đầy trời đất, chẳng mấy chốc sắc trời nhanh chóng bị thôn phệ, áp lực vô biên nhanh chóng giáng lâm!

Cùng lúc đó, toàn bộ sinh linh trong "Tiểu Tự Tại Thiên" đều chú ý tới sự thay đổi này, từ gần đến xa truyền ra vô số tiếng gầm gừ và gào rú của yêu thú, trong tiếng kêu tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi.

Cho dù là cỏ cây sinh ra linh trí, cũng rối rít thể hiện ra cảm xúc sợ hãi.

Sau lưng, Mộc Tinh thủ vệ trong sơn cốc Trầm Miên đồng loạt mở mắt, vẻ mặt đề phòng nắm chặt trường mâu.

Bọn chúng đều đã trải qua lúc Mộng Hối lão ma đột kích trước đó.

Bóng đen to lớn bao phủ "Tiểu Tự Tại Thiên".

Lúc này, Bùi Lăng chịu sự điều khiển của hệ thống, một phát lấy Nam Kha Mộng Hỏa trước mặt, lập tức dùng 【 Nạp Hỏa quyết 】 đặt nó vào trong cơ thể!

Ngay sau đó, hỏa diễm như hư ảo lập tức bao phủ cả người Bùi Lăng!

Luồng hỏa diễm này như thật như ảo chiếu rọi Bùi Lăng, toàn bộ khuôn mặt khi thì già yếu, khi thì ngây thơ, biến ảo chập chờn.

Chương 804: Bàn cờ lại xuất hiện!

Dường như lấy hắn làm bấc đèn, cháy lên hừng hực.

Nếu bây giờ Bùi Lăng vẫn là Trúc Cơ, lấy uy năng của Nam Kha Mộng Hỏa, nhiều nhất là thời gian mười tức đã có thể đốt hắn thành tro tàn.

Nhưng hiện tại hắn đang Kết Đan, tinh huyết bản nguyên đến từ Dược Dạ Thư cùng rất nhiều thiên tài địa bảo cần để Kết Đan ủng hộ, khiến khí thế liên tục tăng lên, khí tức cường đại xông lên bầu trời! Chẳng những hoàn mỹ cung ứng cho Nam Kha Mộng Hỏa thiêu đốt, hơn nữa theo ngọn lửa này tràn vào bản thân, tu vi của hắn, nhục thể của hắn, thần hồn của hắn bắt đầu xảy ra một loại biến hóa khó mà miêu tả.

Trong loại cảm giác kỳ diệu này, Bùi Lăng dần quên mình, tâm thần đều chìm vào trải nghiệm trong quá trình Kết Đan.

Trên bầu trời, kiếp vân như mực đậm nhỏ xuống giấy trắng, dấu vết nhuộm ra nhanh chóng mở rộng.

Dược Dạ Thư cau mày, chỉ cần có thể thành công vượt qua kiếp vân có quy mô này, chắc chắn thành Kim Đan nhất phẩm!

Chỉ là...

Trước đó nàng đã đánh giá thấp căn cơ của đệ tử này, hiện tại phạm vi Thiên kiếp lớn hơn dự đoán quá nhiều, bên trong "Tiểu Tự Tại Thiên" còn có rất nhiều sinh linh, vì đề phòng bị liên lụy, trước tiên cần phải đưa toàn bộ chúng nó đến khu vực an toàn...

Nghĩ đến đây, hai tay Dược Dạ Thư bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng thu hồi rất nhiều sinh linh và tài nguyên trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Trong cặp mắt màu xanh lục của nàng không ngừng tản ra vầng sáng xanh nhạt, bao phủ những sinh linh và tài nguyên này lại, khiến chúng nhanh chóng thu nhỏ như từng hình tròn bị bong bóng màu xanh nhạt bao bọc, nhanh chóng rơi vào sơn cốc Trầm Miên, lơ lửng ở giữa gốc cây lớn che trời.

Ngay sau đó, Dược Dạ Thư lại đánh ra mấy đạo pháp quyết phức tạp, chỉ thấy toàn bộ gốc cây như hồng hoang trong sơn cốc nhanh chóng có hành động.

Những dây leo chuyên rút ra lực lượng địa mạch cho nàng tản ra quấn lấy gốc cây lớn cứ như là mãng xà, di chuyển vù vù, nhảy ra bên ngoài thung lũng, nhanh chóng đan xen thành từng tấm lưới lớn, bao phủ cả sơn cốc kín không kẽ hở.

Ngay lúc Dược Dạ Thư vội vàng bảo vệ "Tiểu Tự Tại Thiên", Bùi Lăng chợt thấy trước mặt mình xuất hiện một bàn cờ.

Quân cờ đen đã sắp vây kín, lẻ tẻ mấy quân cờ trắng đã sớm không thể cứu vãn.

Thoạt nhìn bàn cờ này rất quen mắt.

Nhưng lúc này, dường như hắn đã quên lãng cái gì đó, làm thế nào cũng nghĩ không ra đã gặp bàn cờ này ở đâu.

Cùng lúc đó, bên tai Bùi Lăng truyền đến tiếng giông tố ầm ầm.

Một bóng người bị bao phủ trong u ám ngồi xếp bằng ở phía bên kia bàn cờ.

Bóng người kia cũng không cao lớn lắm, căn bản không thấy rõ chi tiết, lại cho người ta một cảm giác kinh khủng khó mà miêu tả, dường như chỉ đảo qua đã vô thức cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Dường như từ nơi sâu xa có điều gì đó khiến mình cảm thấy e ngại từ sâu trong lòng sắp xảy ra.

Cách bàn cờ không xa, một thiếu nữ ngồi quỳ chân xem cờ.

Thiếu nữ này có làn da non mịn tuyết trắng, vẻ ngoài xinh đẹp, dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã, khóe miệng có một nốt ruồi đen khoảng hạt vừng thêm mấy phần hoạt bát. Nàng mặc váy sam phức tạp hoa lệ, mái tóc búi kiểu Song Loa Kế, giữa búi tóc cài châu ngọc, ăn mặc như tiểu thư khuê các trong thế tục.

Chỉ có điều, dường như thiếu nữ rất buồn phiền, nàng ngẩn ngơ nhìn thế cờ trước mặt, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vẻ bi thương và u buồn nồng đậm không tản ra nổi.

Tình cảnh trước mắt như đã từng quen biết, nhưng lại khiến Bùi Lăng cảm thấy vô cùng xa lạ.

"Đến lượt ngươi hạ cờ." Vào lúc này, cái tên ngồi phía đối diện bàn cờ đang đánh cờ với hắn nói.

Trong lòng Bùi Lăng vô thức căng thẳng.

Trong chớp nhoáng này, hắn sinh ra một trực giác mãnh liệt.

Dường như chỉ cần mình thua bàn cờ này sẽ mất đi nhục thân, mất đi hồn phách, mất đi mệnh cách, mất đi ký ức... Mất đi tất cả!

Hắn sẽ bị phương thiên địa này hoàn toàn xóa đi, sẽ không để lại chút dấu vết nào!

Vào lúc này, thiếu nữ kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng, dường như còn căng thẳng hơn cả hắn.

Bên tai, tiếng giông tố càng lúc càng lớn.

Oanh...

Lôi điện đan xen như trực tiếp bổ vào bên cạnh Bùi Lăng, tiếng mưa rơi rầm rầm như trút nước.

Sắc trời cũng càng ngày càng mờ.

Bùi Lăng hoàn toàn không biết nên hạ một bước nào, trí nhớ của hắn cũng càng ngày càng hỗn loạn.

Hoàn toàn quên đi mình đang Kết Đan, thậm chí cũng lãng quên cả sự tồn tại hệ thống.

Cả người như đang lang thang trong một vùng nước trắng xoá, không biết đến từ nơi nào, cũng không biết đi về nơi đâu, thậm chí quên tên, lai lịch, đủ loại quá khứ, đủ loại hiện tại, đủ loại tương lai của mình...

Chỉ là mờ mịt lại vô tri vô giác nước chảy bèo trôi...

Nhưng vào lúc này, cơ thể hắn đột nhiên không bị mình khống chế bắt đầu chuyển động.

Một tay nắm lấy bàn cờ, muốn trực tiếp lật bàn cờ!

Nhưng dường như người đánh cờ ngồi đối diện đã sớm có đề phòng, lập tức đưa tay nhấn một cái, bàn cờ không nhúc nhích tí nào.

Mặc cho thân thể Bùi Lăng dùng sức như thế nào, đều không thể di chuyển bàn cờ một chút.

Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng chỉ thấy mình rút ra Cửu Phách Đao từ bên cạnh, chặt về phía bàn tay đang đè bàn cờ xuống của đối phương!

Chương 805: Bàn cờ lại xuất hiện!

Xoạt!

Cửu Phách Đao không chút trở ngại nào xuyên qua cổ tay của đối phương.

Cổ tay của tên kia không bị tổn hại chút nào, nhưng lực lượng vẫn áp chế bàn cờ chợt buông lỏng...

Rầm rầm...

Thân thể Bùi Lăng nhân cơ hội hất tung bàn cờ, quân cờ trắng đen lăn xuống đầy đất trong tiếng động, hắn lại chém một đao về phía đối phương!

Xoạt!

Bóng người u ám không hề có ý đánh trả, chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn bên tai Bùi Lăng: "Đường đến chỗ chết..."

Sau khi bóng dáng này biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh, dù là tiếng giông tố rầm rầm rầm, hay bàn cờ bị hất rơi xuống đất, quân cờ trắng đen, cũng như tình cảnh trong đại điện đạo quan... Toàn bộ huyễn tượng đều như đã mất đi cái gì đó chèo chống, bắt đầu tán loạn.

Vẻ mặt của thiếu nữ mặc quần áo xinh đẹp như đại gia khuê tú kia từ tuyệt vọng căng thẳng, nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ.

Nàng không nói tiếng nào đứng lên, yên lặng đi tới bên cạnh Bùi Lăng, duỗi ngón tay cẩn thận bắt lấy một góc áo của Bùi Lăng.

Tình cảnh này như hoa trong gương trăng trong nước, chỉ duy trì trong một tức ngắn ngủi đã lặng lẽ tán đi.

Trước mắt Bùi Lăng chỉ hơi chao đảo một chút, đã trở về hiện thực.

Vào lúc này, hắn đột nhiên khôi phục tất cả ký ức!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức "lộp bộp" một cái, vừa rồi hắn nhìn thấy bàn cờ trong Bồng Doanh quan!

Cái này là Tâm Ma kiếp của mình?

Hay là quỷ dị trong Bồng Doanh quan chưa thật sự kết thúc??

Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, trong kiếp vân trên đỉnh đầu không ngừng truyền ra tiếng gào thét, ba đạo kinh lôi tím xanh đan xen đã sinh ra từ trong kiếp vân, hóa thân thành Lôi Mãng gào thét đánh xuống...

Lúc này, thân thể Bùi Lăng còn đang trong hệ thống uỷ thác, thấy kiếp lôi rơi xuống, hệ thống lập tức thao túng hai tay hắn nắm chắc Cửu Phách Đao, phi thân nghịch thế mà lên, quanh người phun trào huyết quang, trên thân đao tràn ngập huyết khí như thực chất, mang theo sát khí cuồn cuộn chém về phía kiếp lôi!

【 Huyết Sát đao pháp 】 !

Nhưng ngay sau đó...

Trong nháy mắt Cửu Phách Đao chạm đến kiếp lôi, hai tay Bùi Lăng tê rần, lông tóc cả người dựng đứng, toàn bộ cơ thể như lập tức bị ngàn vạn châm nhỏ đâm qua.

Oanh!!!

Lúc này tiếng sấm thật lớn mới vang lên.

Thân thể Bùi Lăng trực tiếp như sao băng rơi xuống, ném ra một cái hố cực lớn trên mặt đất.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống nhanh chóng vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng cảm thấy trên dưới cả người không có một chỗ nào không đau, trong đầu càng truyền đến từng đợt choáng váng gần như muốn nôn mửa.

Nếu không phải hắn cắn răng đau khổ chống đỡ, lại thêm tinh huyết bản nguyên của Dược Dạ Thư còn đang liên tục không ngừng thả ra dược lực trị liệu, chỉ sợ hiện tại đã ngất đi!

Hệ thống này chỉ có thể độ Tâm Ma kiếp!

Trước đó Trúc Cơ, chỉ có Cửu Phách Đao nghênh chiến kiếp lôi chính diện thì cũng thôi.

Cũng như kiếp lôi Kết Đan hiện tại cần bản tôn tự lên trận, hệ thống chỉ biết thao túng thân thể hắn cầm đao đi lên chặt lung tung!

Chương 806: Vừa nhìn qua đại đạo

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, sinh cơ phun trào trong cơ thể Bùi Lăng, thương thế bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kiếp lực của kiếp lôi tràn lan ở trong cơ thể hắn, cũng bị nhục thân nhanh chóng hấp thu.

Vừa nãy Nam Kha Mộng Hỏa còn kháng cự hắn, lúc này bị luồng kiếp lực của kiếp lôi này áp chế, ngược lại bị luyện hóa hơn phân nửa, tụ hợp vào kinh mạch...

Khó khăn lắm Bùi Lăng mới thở phào một hơi, chỉ thấy trong kiếp vân liên tục lấp lóe điện quang chiếu khắp thiên địa, vô số điện xà nhỏ bé nhanh chóng di chuyển trong tầng mây, nhanh chóng hội tụ thành lôi mãng to lớn.

Vòng kiếp lôi thứ hai đã ấp ủ xong!

Trọn vẹn ba đầu lôi mãng gào thét ôm theo khí tức hủy diệt, vạch phá bầu trời, ầm vang bổ về phía Bùi Lăng.

Nơi xa, Dược Dạ Thư bình tĩnh nhìn, đối phương nhất định phải tự độ Kim Đan kiếp.

Nếu nàng nhúng tay vào, đối phương sẽ không thể hấp thu kiếp lực của lôi kiếp này.

Đây không phải kiếp của nàng, nàng cũng không thể hấp thu kiếp lực trong đó.

Cứ vậy, phẩm giai Kim Đan do đối phương kết xuất chắc chắn sẽ hạ xuống, dù có người giúp đỡ độ kiếp, vẫn được không bù nổi mất...

Bởi vậy, trừ khi đồ nhi rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, nếu không nàng chỉ yên tĩnh đứng ngoài quan sát.

Lúc này, từ góc nhìn của nàng, kiếp lôi như cự mãng hồng hoang đập xuống từ bầu trời, hung uy cuồn cuộn, Bùi Lăng đang độ kiếp lại một người một đao lẻ loi đứng đó, so sánh ra hắn nhỏ bé như sâu kiến.

Ầm ầm...

Tiếng sấm chấn động toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên", kiếp lôi rơi xuống đầu như trời đất tru sát!

Dường như ý chí từ nơi sâu xa cũng muốn diệt sát Bùi Lăng ngay tại chỗ.

Hai luồng áp lực đến từ ngoại giới và tâm linh, trong khoảnh khắc sống còn Bùi Lăng đột nhiên nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ xung quanh nhạt đi.

Cùng lúc đó, trong đầu Bùi Lăng vô thức nhớ lại tình cảnh Hàn Tủy Hỏa đốt Lộc Tuyền thành, chiến đấu với Hoắc Triệu Cảnh trong lâu bảo Mai thị, quỷ dị tuần hoàn trong Bồng Doanh quan, gặp nạn ở Vạn Hủy hải, từ Cừ Thành đến Lam Kinh lại vào "Tiểu Tự Tại Thiên"... Cho đến cuối cùng, trận giao chiến vô cùng kinh khủng của bàn tay lớn màu vàng óng và bàn tay bạch cốt lân hỏa ở trong hư không, những điều này không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, hơn nữa ngày càng rõ ràng!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên mở ra mắt, màu xanh thẳm của Hàn Tủy Hỏa trong con mắt như đang mờ đi, chuyển thành ánh sáng long lanh như hư ảo, như lưu ly trên bầu trời, trong lưu ly chợt hiện ra một vòng ánh sáng vàng, trường đao chém ra!

Đây là một đao vô cùng thuần túy, không sử dụng bất kỳ đao pháp, đao kỹ gì.

Chỉ dựa vào bản năng, chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ trong chớp mắt không thể miêu tả không thể bắt giữ từ nơi sâu xa.

Xoạt!

Đao khí như huyết hỏa chợt bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước huyết sắc đi ngược, xen lẫn với một luồng khí thế non nớt lại hùng hậu, thẳng tắp bá đạo, trong nháy mắt chém trúng kiếp lôi khó khăn lắm rơi xuống.

Oanh!!!

Đao khí và ba đạo lôi mãng đồng thời vỡ nát!

Đôi chân Bùi Lăng mềm nhũn, suýt nữa ngã thẳng xuống đất, hắn dùng đao chống đỡ miễn cưỡng giữ vững thân thể, một đao chợt hiểu ra vừa rồi đã dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn!

Chỉ đến lúc này, hắn mới hiểu được nguyên nhân mà Lệ sư tỷ để hắn đi ra ngoài lịch luyện, nếu cứ thờ ơ đến cuối cùng không chỉ rơi vào kỳ cảnh, không có tâm cảnh tích lũy trong khoảng thời gian này, dù hắn có gặp may mắn đến mức nào cũng không thể chém ra một đao kia!

Bầu trời kiếp vân quay về màu mực, bên trong mơ hồ hiện ra điện quang, ấp ủ trận lôi kiếp tiếp theo.

Cơ thể của Bùi Lăng và Cửu Phách Đao lập tức hấp thu kiếp lực do vòng kiếp lôi thứ hai để lại.

Trong chớp mắt ngắn ngủi, trạng thái của Bùi Lăng đã khôi phục đỉnh phong!

Nam Kha Mộng Hỏa bị hắn luyện hóa hoàn toàn dưới tác dụng của kiếp lực!

Liên tục trải qua hai vòng kiếp lôi, khí tức của hắn đã mạnh hơn Kết Đan bình thường rất nhiều, thậm chí đến lúc này một vài tán tu Kết Đan trung kỳ chưa chắc đã có thể so sánh với hắn!

Ầm ầm...

Trong kiếp vân vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, vòng kiếp lôi thứ ba đã ấp ủ xong...

...

Ầm ầm ầm ầm...

Tiếng sấm không ngừng vang lên.

Một vòng tiếp một vòng kiếp lôi, theo việc hấp thu kiếp lực càng ngày càng nhiều, khí tức của Bùi Lăng cũng trở nên càng ngày càng mạnh.

Cuối cùng, toàn bộ kiếp vân trên bầu trời cũng xoay chậm lại, tạo thành một cái phễu to lớn màu mực.

Tất cả lôi điện trong mây như mạng nhện nứt nẻ kéo dài đến tận dưới đáy phiễu.

Thỉnh thoảng trong tầng mây dày đặc lại hiện ra màu xanh tím khiến người ta sợ hãi.

Thấy cảnh này, Dược Dạ Thư đứng đằng xa khẽ gật đầu, đây là một vòng kiếp lôi cuối cùng.

Đồ nhi của mình có căn cơ và nội tình cực kỳ thâm hậu.

Thiên kiếp Kim Đan, kiếp lôi một vòng mạnh hơn một vòng, càng về sau kiếp lôi càng kinh khủng!

Nhưng ngoại trừ vòng kiếp lôi thứ nhất Bùi Lăng rất miễn cưỡng đỡ được, sau đó được kiếp lực trả lại, ngược lại nương theo thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh dần ổn định tình hình.

Thế nhưng, mặc kệ là Thiên kiếp gì, thứ đáng sợ nhất vẫn là một kích cuối cùng!

Chương 807: Kim Đan nhất phẩm

Uy năng của vòng kiếp lôi thứ chín ngay tiếp theo này còn mạnh hơn tất cả kiếp lôi trước đó cộng lại!

Kết Đan thành hay bại, đều trong một kiếp này!

Lúc này, Bùi Lăng vừa mới thở phào một hơi, đã cảm thấy tâm tư càng thêm trĩu nặng, dường như có một ngọn núi lớn vô hình đè xuống đầu. Trên bầu trời như có vô số lưỡi dao, nhắm thẳng vào hắn từ xa. Vào lúc này, toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" như tràn đầy sự uy hiếp trí mạng với hắn.

Có một sự khủng bố không thể hình dung đang gào thét đánh thẳng vào tâm linh và ý chí của hắn.

Khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt, nhưng càng vào giờ phút như thế, đầu óc của Bùi Lăng lại càng tỉnh táo!

Dưới áp lực đáng sợ, dường như hắn thấy được một đại đạo mênh mông rộng lớn đến không thể miêu tả!

Đại đạo này giản dị tự nhiên như một thanh đao lớn vắt ngang hư không, tản ra khí phách cường đại khiến nhật nguyệt tinh thần cũng đổi màu!

Trong nháy mắt, trong lòng Bùi Lăng luân phiên hiện ra linh cảm, vô số lĩnh ngộ tràn vào trong đầu...

Hắn không tự chủ được bắt đầu vung đao, không để lại sức lực chém ra cảm ngộ trong nháy mắt!

Lúc chém một đao còn đồng thời dung nhập tất cả chân nguyên, đao ý, khí thế huyết sát, lực lượng vĩnh chú... Cùng với tất cả kiếp lực mà hắn vừa hấp thu!

Một đao kia trút xuống tất cả mọi thứ của hắn!

Bao gồm một đầu "Pháp" của hắn!

Oanh!!!

Sấm vang chớp giật, điện quang loá mắt, trong một chớp mắt toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" đều bị chiếu rọi thành một mảnh trắng xoá.

Oanh!!

Lại là một tiếng động điếc tai nhức óc, Bùi Lăng rơi xuống đất, mặt đất cũng trở nên chấn động, giữa đất trời trong "Tiểu Tự Tại Thiên" đều tràn ngập kiếp lực nồng đậm đến cực điểm!

Trên bầu trời, kiếp vân màu mực dần ngừng xoay tròn và ấp ủ, điện quang đã biến mất toàn bộ, cuối cùng một đạo kiếp lôi đã qua... Màu sắc kiếp vân nhanh chóng nhạt đi, chẳng mấy chốc đã biến mất sạch sẽ, để lộ ra sắc trời vốn có của "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nơi xa, Dược Dạ Thư hơi thả lỏng, đã vượt qua Kim Đan kiếp!

Mặc dù bây giờ đồ nhi của nàng đã bị đánh cho toàn thân cháy đen, máu me đầm đìa, dáng vẻ vô cùng thê thảm nhưng đã vượt qua Thiên kiếp này!

Sau đó là một lần thay da đổi thịt hoàn toàn mới!

Nghĩ đến đây, Dược Dạ Thư nhanh chóng truyền âm nhắc nhở: "Đừng thả lỏng! Nhân lúc Thiên kiếp đã qua, kiếp lực chưa tản đi, nhanh chóng tiếp tục Kết Đan!"

Một đao đánh nát vòng kiếp lôi cuối cùng đã ép sạch tinh khí thần của Bùi Lăng.

Lúc này hắn đã rơi vào trạng thái sắp hôn mê, nghe thấy Dược Dạ Thư nhắc nhở, ý thức lập tức tỉnh táo thêm một chút.

Sau khi vượt qua Thiên kiếp, đạo cơ trong cơ thể hắn đã diễn hóa thành hình thức ban đầu của Kim Đan.

Hiện tại chỉ cần vận chuyển công pháp, sau khi hấp thu tất cả kiếp lực của Thiên kiếp, có thể hoàn thành một bước Kết Đan cuối cùng!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng cảm thấy dường như mình đã quên thứ gì.

Nhưng hiện tại Kết Đan quan trọng, không rảnh quan tâm chút việc nhỏ đó.

Lập tức, hắn nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 cần tu vi Kết Đan mới có thể tu luyện, kiểm tra ra ký chủ không đủ tu vi..."

"Leng keng! Hệ thống sẽ miễn phí Kết Đan cho ngài, bắt đầu tu luyện 【 Vô Danh công pháp 】 ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Vô Danh công pháp 】 cần đạo lữ, kiểm tra ra đã có đạo lữ..."

Bởi vì vừa bị sét đánh nên trong đầu Bùi Lăng kêu loạn, tư duy rất chậm chạp, trong chốc lát không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó, hắn thấy mình đột nhiên đứng lên từ dưới đất, sau đó co cẳng lao đến bên cạnh Dược Dạ Thư, không để ý vẻ ngạc nhiên trên mặt đối phương, trực tiếp nắm lấy bàn tay trắng nõn non mềm của đối phương, lè lưỡi điên cuồng liếm một trận, dáng vẻ rất giống một con chó.

Ngay khoảnh khắc răng môi tiếp xúc với mu bàn tay của Dược Dạ Thư, trong miệng Bùi Lăng truyền đến một hương vị trong veo.

Sau đó dược lực hùng hậu theo cổ họng của hắn, khuếch tán đến toàn thân!

Tất cả thương thế trên người hắn, bao gồm cả trạng thái tinh thần vẫn ngơ ngác lập tức khôi phục!

Đây... Tình huống này là như thế nào?!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức đổ mồ hôi lạnh, sau đó hắn nhanh chóng phát hiện chỉ liếm láp dược lực cường đại, lại đã đạt đến cực hạn hấp thu trong cơ thể của hắn.

Hệ thống lập tức dừng động tác, chợt thao túng thân thể hắn trở lại chỗ vừa độ kiếp, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển 【 Lục Dục Bí Điển 】 , nhanh chóng hấp thu kiếp lực xung quanh.

Trong toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" tràn lan kiếp lực như chim mệt mỏi về rừng, rối rít chủ động tụ họp vào trong nhục thân của Bùi Lăng.

Trong giây lát, tất cả kiếp lực đều bị hấp thu sạch sẽ!

Trong cơ thể Bùi Lăng vốn chỉ là hình thức ban đầu của Kim Đan, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể, cuối cùng từ nơi sâu xa như truyền đến một tiếng ngâm khẽ.

Chương 808: Kim Đan nhất phẩm

Kim Đan đột nhiên thành hình!

Nó có màu vàng thuần khiết, ánh sáng trong vắt, thoạt nhìn tự nhiên mà thành, không có một chút tạp chất và tì vết nào.

Dù chưa từng tận mắt thấy Kim Đan nhất phẩm, nhưng lúc này trong lòng Bùi Lăng lại tự ngộ ra.

Mình đã kết Kim Đan, chắc chắn là Kim Đan đỉnh cấp của phương thế giới này, đan thành nhất phẩm!

Cùng lúc đó, bên tai hắn liên tục truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của chủ đạt tới Kết Đan, căn cứ vào đánh giá phản hồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp, dự tính cần thời gian nửa tháng. Trong lúc thăng cấp, vẫn có thể sử dụng các hạng mục chức năng của hệ thống như bình thường..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Kết Đan, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp ba..."

"Leng keng! Hệ thống không kiểm tra ra đạo lữ mới có điều kiện phù hợp..."

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp bốn lần..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Kết Đan, hệ thống bắt đầu tu luyện 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 cho ngài..."

...

Trọng Minh tông.

Sâu trong sơn môn.

Ở một hồ nước cực lớn, gần như những người mới tới nơi đây đều nhận nhầm nó là một vùng biển.

Nước hồ trong veo như thủy tinh, thoáng qua đã thấy đáy.

Đáy nước không phải rong rêu tôm cá thường gặp, cũng không phải yêu thú Thủy hệ mà rất nhiều môn phái tu chân sẽ nuôi dưỡng, mà là... Hình chiếu thành trì đang lay động.

Đúng vậy, mặt hồ không có thứ gì, ngước mắt nhìn ra xa chỉ có núi xa lồng lộng, trong hồ nước lại là bóng của một tòa thành trì xa hoa tươi đẹp.

Trên con đường trong thành trì còn có hình ảnh người đến người đi.

Khuôn mặt những người lui tới đều mơ hồ không rõ, thỉnh thoảng hiện ra một vòng ám ảnh quỷ quyệt.

Lúc này, trung tâm thành trì trong hồ, trong một nội trạch chiếm diện tích cực lớn, phong cách cổ xưa, trong một đại sảnh rộng rãi, tất cả những vật dư thừa đã bị dọn đi, để ra một khoảng đất trống khắc đầy phù văn và trận đồ.

Xung quanh còn có vô số phù lục, pháp bảo lơ lửng giữa không trung, không ngừng tản ra khí tức phong cấm, trấn áp.

Thứ nằm chính giữa bị những thứ này vây quanh là một chiếc quan tài trĩu nặng.

Tư Hồng thị lão tổ tự mình thôi động đại trận, tiến hành một bước trấn áp sâu hơn với chiếc quan tài đã bị bao vây từng tầng.

Dược Tiên Nữ này là tiên dược vạn năm hóa thân.

Dù cho nàng không thích giết chóc, nhưng tu vi vạn năm còn đó, chưa nói đến việc do Đan Tổ để lại, ai biết có át chủ bài gì không?

Vì đề phòng đối phương phá phong ấn mà ra, nhất định phải trấn trụ nó.

Đúng vào lúc này, bóng người lóe lên ở cổng, Tư Hồng Lôn Sơn chậm rãi đi vào, khom lưng bẩm báo: "Lão tổ, bên Lưu Lam hoàng triều có vài điều khác lạ, Chung Quỳ tiểu nhi điều động rất nhiều nhân thủ ngay trong đêm, nhưng xem ra không giống muốn khai chiến toàn diện với Thánh tông."

"Ngoài ra, ám tử do chúng ta cài cắm ở Lưu Lam hoàng triều đã bị diệt trừ toàn bộ."

Vẻ mặt lão tổ bình tĩnh, bây giờ bọn họ đã trở về thánh Tông, về tới đại bản doanh Tư Hồng thị.

Dù Lưu Lam hoàng triều phát hiện Dược Tiên Nữ không phải do Vô Thủy sơn trang cướp đi, mà rơi vào trong tay Tư Hồng thị cũng không còn kịp nữa rồi!

"Những năm gần đây sở dĩ sắp xếp những ám tử này, cũng vì kế hoạch lần này." Lão tổ từ tốn nói, "Hiện tại đã lấy được Dược Tiên Nữ, đám ám tử cũng không còn giá trị nữa. Chết cũng đã chết, nếu còn có thân quyến cứ trợ cấp theo quy củ là được. Nếu không có thì thôi."

"Về phần động tĩnh bên hoàng triều..."

Giọng lão tổ lạnh nhạt, "Không quan trọng, nếu thật sự khai chiến, Tư Hồng thị ta cũng tốt, Thánh tông cũng được, đều không sợ gì cả! Huống chi, còn có Vô Thủy sơn trang... Hắn là hạng nhất trong đám đồng đạo chúng ta, là lãnh tụ của Thánh đạo, gặp phải chuyện thế này, bọn họ không xung phong thì ai xung phong?"

Tư Hồng Lôn Sơn gật đầu một cái, sau đó lại nói: "Bên Thánh Nữ đã đưa thiếp mời tới, nói là muốn luận đạo một trận với Tư Hồng Diệu Ly."

Nghe vậy, lão tổ hiểu Lệ Liệp Nguyệt đang muốn ra tay với Tư Hồng Diệu Ly!

Đưa thiếp mời nói là mời, thật ra đang thăm dò thái độ của Tư Hồng thị.

Nếu Tư Hồng thị không thể hiện rõ ý đồ muốn bảo vệ Tư Hồng Diệu Ly, vậy mặc kệ Tư Hồng Diệu Ly có đồng ý đi "luận đạo" hay không, Thánh Nữ sẽ trực tiếp ra tay!

Nếu Tư Hồng thị muốn bảo vệ Tư Hồng Diệu Ly...

Vậy có lẽ Thánh Nữ sẽ không ra tay.

Nhưng Tư Hồng thị chắc chắn phải đánh đổi khá nhiều!

Nếu không bên Cửu A Lệ thị sẽ không từ bỏ ý đồ...

Nghĩ đến đây, lão tổ mở miệng nói: "Để Thánh Nữ yên tâm đừng vội, đợi thêm mấy năm, đợi Tư Hồng thị ta luyện hóa Dược Tiên Nữ, ta sẽ đưa một ngón tay của Dược Tiên Nữ cho Lệ thị."

Tư Hồng Lôn Sơn khom lưng: "Vâng!"

Sau một ngày một đêm.

Rất nhiều sinh linh và tài nguyên trong "Tiểu Tự Tại Thiên" đã được Dược Dạ Thư sắp xếp lại, trở về chỗ cũ.

Mặc dù kiếp lực đã bị Bùi Lăng hấp thu hết, nhưng dư âm kiếp lôi càn quét qua vẫn khiến "Tiểu Tự Tại Thiên" tràn ngập một luồng sinh cơ yếu ớt lại hoạt bát.

Chương 809: Độc này khó giải!

Cả khoảng đất trời nhỏ đều tản ra chút cảm xúc vui vẻ.

Vào lúc này, lối vào sơn cốc Trầm Miên.

Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo cháy hừng hực trong Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, Bùi Lăng mặt không thay đổi uỷ thác luyện đan, làn váy xanh của Dược Dạ Thư uốn lượn, đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt.

Hôm qua, Bùi Lăng kết thành Kim Đan, sau khi hệ thống tiếp tục tu luyện xong 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 , Dược Dạ Thư để hắn thử luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm.

Lần này, nếu hắn lại luyện chế thất bại, Dược Dạ Thư sẽ bắt đầu ngủ say.

Trong lúc đối phương ngủ say, "Tiểu Tự Tại Thiên" sẽ đóng lại, tất cả sinh linh ở bên trong "Tiểu Tự Tại Thiên" cũng tiến vào mộng cảnh theo.

Cũng như lúc thông qua thi đình bị truyền vào "Tiểu Tự Tại Thiên" sớm.

Đương nhiên, vì không trì hoãn việc Bùi Lăng tu hành, trước khi Dược Dạ Thư ngủ say sẽ đưa hắn đến Ngọc Lân thư viện hoàng triều, để hắn học tập 【 luyện đan thuật 】 cho giỏi.

Đợi lần sau "Tiểu Tự Tại Thiên" mở ra, đối phương lại đến kiểm tra thành quả của hắn...

Bùi Lăng tuyệt đối không thể đến Ngọc Lân thư viện hoàng triều!

Mặc dù món pháp bảo 【 Huyết Vô Diện 】 này rất mạnh, nhưng hiện tại tu vi của hắn vẫn quá thấp, Lưu Lam hoàng triều có số tu sĩ cấp cao đếm không hết.

Ngọc Lân thư viện là thư viện hàng đầu của hoàng triều, nghĩ cũng biết chắc chắn là nơi ngọa hổ tàng long.

Dược Dạ Thư có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Bùi Lăng, chắc chắn tu sĩ cấp cao khác cũng có thể!

Hắn không thể mạo hiểm như vậy!

Nếu lần này hắn thành công luyện chế ra Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, Dược Dạ Thư sẽ giao cho hắn nhiệm vụ truyền thừa Đan Tổ tiếp theo.

Đến lúc đó đối phương vẫn phải rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng sẽ không yêu cầu hắn tiến vào Ngọc Lân thư viện học bù nữa, hơn nữa còn cho hắn ba cơ hội tự do ra vào "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Bởi vậy, lần này hắn vì thành công luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, trước tiên dùng hệ thống uỷ thác tu luyện 【 Uẩn Linh Quyết 】 mà Dược Dạ Thư truyền cho hắn.

【 Uẩn Linh Quyết 】 là một môn tâm pháp thuần túy, không cần bất kỳ vật liệu phụ trợ tu luyện gì.

Hệ thống nhanh chóng hoàn thành tu luyện.

Tiếp theo ủy thác luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, nhưng từ hôm qua hắn vẫn luyện cho tới bây giờ.

"Sắp luyện thành..."

"Cũng may đã Kết Đan, chân nguyên hóa thành pháp lực, khí tức quanh người lưu chuyển, dù là lực lượng tổng thể hay tốc độ khôi phục đã tăng lên không biết bao nhiêu lần... Luyện chế đến bây giờ cũng không xuất hiện tình huống pháp lực không đủ..."

"Xem ra độ khó của thượng phẩm còn lâu mới có thể so sánh với Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thấy mình đột nhiên ngừng vận chuyển pháp lực, sau đó bắt đầu thu liễm Nam Kha Mộng Hỏa.

Thấy thế, hắn lập tức hiểu rõ, cuối cùng đã luyện xong lò Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thứ nhất!

Quả nhiên, ngay sau đó hắn thấy mình mở nắp lò, một viên đan dược óng ánh mượt mà nằm dưới đáy lò, mặt ngoài có đường vân mạng nhện như hư ảo, là phong cấm của Nam Kha Mộng Hỏa không để chút đan hương nào tràn ra.

Mặc dù số lượng vẫn chỉ có một viên, nhưng đây là Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm!

Hiếm khi nào trong mắt Dược Dạ Thư lộ ra vẻ vui mừng, nàng khen ngợi: "Không tệ! Ngươi không để vi sư thất vọng!"

Nói xong, Dược Dạ Thư đưa tay vỗ hai cái vào vai Bùi Lăng.

Đây là yêu cầu mà Bùi Lăng đã nói đến trước khi luyện đan, nếu hắn luyện thành Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, cần nàng vỗ vai cổ vũ.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức thi lễ với Dược Dạ Thư, nói: "Đều là sư tôn có cách dạy dỗ!"

Dược Dạ Thư lắc đầu, nói: "Thế gian có đủ loại kỹ nghệ, nếu chỉ muốn thành thạo còn có thể dựa vào việc chăm chỉ không ngừng luyện tập để đạt thành."

"Nhưng nếu muốn đi đến đỉnh phong, ắt không thể thiếu thiên phú."

"Cũng như tiện tay nhặt một tảng đá cứng ở ven đường, nếu có đại năng ra tay, cũng không phải không có cơ hội trở thành pháp bảo."

"Nhưng nếu đổi thành linh ngọc, tỉ lệ và cái giá để trở thành pháp bảo sẽ thấp hơn tảng đá cứng không biết bao nhiêu lần... Tư chất không đủ, cho dù có nhiều danh sư chỉ điểm, tự mình dạy dỗ, mưa dầm thấm đất cũng chỉ phí công."

"Hơn nữa, mặc dù ta truyền cho ngươi một môn 【 Uẩn Linh Quyết 】 , nhưng môn tâm pháp này chỉ gia tăng linh tính cho luyện đan."

"Hiện tại ngươi có thể luyện chế ra Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, cũng không phải công lao của ta."

"Mà là bản thân ngươi đã có thực lực này!"

"Chỉ bị giới hạn tu vi, trước đó chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm."

"Ngươi bái sư đến nay, sự trợ giúp lớn nhất mà vi sư cho ngươi là giúp ngươi Kết Đan."

Nói đến chỗ này, Dược Dạ Thư lấy ra ba viên hạt giống lớn khoảng móng tay, màu sắc như phỉ thúy, giao cho Bùi Lăng nói, "Đây là Hư Thiên giới chủng do chủ nhân ngưng tụ ra lúc mở 'Tiểu Tự Tại Thiên', vào lúc 'Tiểu Tự Tại Thiên' đóng lại, ba hạt giống này có thể để ngươi giữ vững sự tỉnh táo trong khoảng thời gian nhất định."

Chương 810: Rời khỏi hoàng triều

"Hơn nữa mỗi hạt giống có thể để ngươi ra vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' một lần."

"Dù ở bất kỳ nơi nào cũng có thể sử dụng!"

"Tạ ơn sư tôn!" Bùi Lăng vội vàng đưa hai tay nhận lấy, khom lưng nói cảm tạ.

Dược Dạ Thư lại lấy ra một khối ngọc giản, hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Cùng lúc đó, Dược Dạ Thư đưa ngọc giản cho Bùi Lăng nói: "Đây là nhiệm vụ truyền thừa tiếp theo của chủ nhân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, có thể đạt được một môn công pháp cao giai, một môn luyện đan thuật đặc thù của chủ nhân, cùng quyền tự do ra vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' chân chính."

Bùi Lăng cung kính đồng ý, sau khi nhận lấy ngọc giản nhìn sơ qua một lượt, phát hiện trong đó ghi lại là một loại độc đan cực kỳ đặc thù.

Độc đan này tên là U Tịch Trấn Mệnh Đan, có lẽ vì luôn tản ra đan hương vô sắc vô vị, dù là cực phẩm cũng thế.

Chỉ cần tu sĩ ngửi được một tia đan hương của loại độc đan này, nhục thân sẽ xụi lơ, không thể vận chuyển pháp lực cả người, mất đi tất cả sức phản kháng, kéo dài trong một canh giờ!

Nếu hít đan hương độc đan trong thời gian dài, nhục thân còn chậm rãi xơ cứng mà chết, trực tiếp nuốt độc đan, sẽ hóa thành một bộ tử thi trong vòng ba tức.

Đây là độc đan cấp độ Kết Đan, nhưng dù là tu sĩ Nguyên Anh trúng chiêu cũng có sự ảnh hưởng nhất định.

Phía cuối đan phương ghi chú bốn chữ: Độc này khó giải.

Phần nội dung tiếp theo trong ngọc giản là miêu tả nhiệm vụ truyền thừa của Đan Tổ: Luyện chế ra giải dược U Tịch Trấn Mệnh Đan.

Xem hết nhiệm vụ, sắc mặt Bùi Lăng không khỏi cứng đờ.

Nhiệm vụ này rất khó!

Quan trọng nhất là... Không thể dùng hệ thống làm nhiệm vụ này!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Dược Dạ Thư đột nhiên trừng mắt nhìn, trong đôi mắt màu xanh lục của nàng lập tức nhỏ xuống ba giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh, sau khi ba giọt nước mắt này lăn xuống hai gò má đã nhanh chóng ngưng kết như ba viên thủy tinh.

Tâm niệm của Dược Dạ Thư vừa động, ba giọt nước mắt lập tức lơ lửng ở trước mặt Bùi Lăng.

Nàng nâng ngón tay mảnh khảnh lên, tự điểm từng cái vào ba giọt nước mắt, dường như giọt thứ nhất không có chút thay đổi nào; giọt thứ hai hơi chao đảo một cái chợt hóa thành huyết sắc; sau khi giọt thứ ba dập dờn một chút lại chuyển thành màu xanh thuần.

"Đây là nước mắt của ta, giọt không có màu sắc này là cho ngươi dùng để giữ mạng." Dược Dạ Thư chậm rãi nói, "Chỉ ngươi mới có thể sử dụng giọt nước mắt này, dù thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể nhanh chóng khôi phục."

"Giọt huyết sắc này là cho ngươi dùng để cứu người."

"Nếu sau này ngươi gặp phải tình huống đồng bạn hoặc là người sống cần được cứu chữa, có thể phát huy tác dụng."

"Về phần một giọt cuối cùng..."

Dược Dạ Thư nhìn chằm chằm giọt nước mắt màu xanh lá kia, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn dặn dò, "Một viên này có kịch độc, trừ khi bị ép đến bước đường cùng, nếu không ta không cho phép ngươi động đến!"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức cung kính thu hồi ba giọt nước mắt: "Vâng! Đệ tử ghi nhớ lời sư tôn dạy bảo!"

Thấy thế, Dược Dạ Thư nhẹ gật đầu một cái, hơi mệt mỏi nói: "Ta phải bắt đầu ngủ say, đại điển luận đan hoàng triều nửa giáp một lần, hy vọng trước khi ta tỉnh lại vào lần sau, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa của chủ nhân..."

Lúc nói chuyện nàng nhẹ nhàng chỉ vào Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên chao đảo.

Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, hắn đã quay về trong tiểu viện cửa riêng ở Hân Tụy quán, vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước lò luyện đan như trước khi tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Phát hiện được điều ấy, Bùi Lăng lập tức đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng luyện đan chỉ có mỗi mình, cánh cửa vẫn đóng chặt, dường như trong mấy ngày mình bị Dược Dạ Thư đưa vào "Tiểu Tự Tại Thiên", cũng không có bất kỳ người nào đi vào.

Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng lấy ra 【 Huyết Vô Diện 】 đeo lên, một lần nữa biến ảo thành dáng vẻ Vương Cao.

Thế nhưng, hiện tại ở hoàng triều có rất nhiều cao thủ, 【 Huyết Vô Diện 】 cũng không phải vô cùng an toàn, cộng thêm lúc này hắn đã thành công Kết Đan, đan thành nhất phẩm, đã đạt được mục đích khi ra ngoài lịch lãm, không cần thiết tiếp tục ở lại đây nữa, phải nhanh chóng trở về Trọng Minh tông!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không khỏi hơi mỉm cười: "Nếu lần này ta không bị truy nã, trị an ở hoàng triều tốt như vậy, cứ trực tiếp ở lại đây tiếp tục tu luyện!"

"Nhưng bây giờ không nhắc tới hiểu lầm ở Cừ Thành, chỉ việc Tư Hồng thị ra tay trên đại điển luận đan, chắc chắn hoàng triều đã hận Trọng Minh tông thấu xương..."

"Chưa nói đến ta là đệ tử Trọng Minh tông, còn là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn mới lên, một trong những mạch chủ của mười ba mạch nội môn..."

"Một khi để lộ thân phận, chắc chắn vô cùng nguy hiểm!"

"Ừm... Nếu sư tôn không ngủ say, ngược lại có thể bảo vệ ta."

"Nhưng sau khi nàng chìm vào giấc ngủ, phải ba mươi năm sau mới có thể tỉnh lại."

"Đến lúc đó cũng không biết ta có thể giữ lại cả tro cốt hay không..."

Chương 811: Rời khỏi hoàng triều

Sau khi suy nghĩ một lượt, Bùi Lăng đang muốn lập tức đi ra ngoài nhưng vừa đi đến cạnh cửa đột nhiên nhướn mày, sau đó nhanh chóng trở lại cạnh bàn lấy ra một túi trữ vật trống không, đặt toàn bộ đan dược chữa thương và đan dược giải độc mà mình chưa dùng hết vào trong đó.

Cuối cùng, hắn lại lấy ra năm viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm, cùng viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm vừa luyện chế, đều bỏ hết vào trong túi trữ vật.

Bùi Lăng đem đặt túi trữ vật đổ đầy đan dược này ở vị trí bắt mắt nhất trên mặt bàn, sau đó lấy giấy bút ra viết một phong thư: "Thư gửi các hạ, ta đã luyện chế một nhóm đan dược chữa thương, thêm một ít giải độc đan, đều đặt trong túi trữ vật này. Tán tu Vương Cao thân thế quê mùa, hoàng triều là một trong chín tông môn lớn trên thiên hạ, lại lấy lễ để tiếp đón, thật sự khiến ta không dám nhận."

"Lòng dạ và phong thái của hoàng triều khiến ta rất tin phục."

"Nhưng ta là người sơn dã, không quen đi lịch lãm quá lâu."

"Hôm nay trong lòng nhớ nhà, chỉ muốn nhanh chóng trở về."

"Không từ mà biệt, kính xin thứ tội."

"Chuyến đi này có thu hoạch rất dồi dào, đặc biệt dâng tặng một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thành đan, coi như tỏ lòng biết ơn."

Sau khi viết xong, Bùi Lăng lặp đi lặp lại nhìn hai lần, không phát hiện vấn đề gì mới ký hai chữ "Vương Cao" ở cuối giấy viết thư.

Sau khi dùng túi trữ vật chặn lên giấy viết thư, hắn không do dự nữa, nhanh chân đi ra ngoài.

Sau một lát, Bùi Lăng đi trên đường phố.

Hiện tại ảnh hưởng khi cự phách ma đạo đánh vào Lam Kinh thành đã được hóa giải gần hết.

Mặc dù rất nhiều nhà cửa đều có dấu vết tu sửa gần đây, dường như cây cối ven đường cũng được đổi một nhóm mới, nhưng đám người rộn ràng và đám hài đồng đùa giỡn đầu đường cuối ngõ, trên lầu mơ hồ truyền ra tiếng ca hát, vẫn khiến người ta mơ hồ quên đi tình cảnh đáng sợ kia.

Trong tầm mắt là tình cảnh an cư lạc nghiệp.

Bùi Lăng yên lặng đi tới, chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua đám người nói to làm ồn ào, đi tới cửa thành.

Khác với quận thành Mi Dương thành vào trước đó, mặc dù trước đó ma đạo đã phá hoại trong đại điển luận đan còn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Lưu Lam hoàng triều là đế đô, Lam Kinh thành không hề có ý đóng thành.

Chỉ là việc kiểm tra ra vào trở nên càng nghiêm khắc hơn.

Cửa thành, binh sĩ mặc áo giáp san sát, đao thương lành lạnh.

Sau lớp khôi giáp, con ngươi như chim ưng đảo qua đảo lại trong đội ngũ ra vào cửa thành.

Vào lúc này, đang có một đội xe cũng muốn ra khỏi thành, mấy tên sĩ tốt cùng nhau tiến lên ra lệnh cưỡng chế chuyển tất cả hàng hóa hòm xiểng xuống để kiểm tra.

Lúc này, thấy Bùi Lăng đến gần, trong đám sĩ tốt lập tức chia ra hai người tiến lên: "Vị đạo hữu này, nếu muốn ra khỏi thành vậy kính xin đưa ra bằng chứng thân phận."

Bùi Lăng lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm, đưa tới.

Sĩ tốt thấy thế, vẻ mặt lập tức hơi nghiêm nghị, chẳng mấy chốc bọn họ đã kiểm tra xong ngọc bội, không phát hiện vấn đề nhưng không lập tức cho đi, sau khi suy nghĩ một chút lại nói: "Bây giờ gác cổng nghiêm ngặt, kính xin đan sư luyện một lò đan dược ngay trước mặt mọi người để xác nhận thân phận."

"Bên cạnh có phòng luyện đan."

"Nếu có thiếu vật liệu gì, chúng ta có thể làm chân chạy vặt, vào cửa hàng trong thành để mua sắm."

Bùi Lăng nhìn theo hướng mà hắn ta chỉ, phát hiện một loạt phòng dùng pháp lực dựng lên tạm thời, ngoại trừ phòng luyện đan còn có phòng đúc khí đủ loại.

Rất hiển nhiên, đây là vì đề phòng có người giả mạo thân phận, lừa dối qua ải.

Hắn không chút do dự đi theo sĩ tốt vào phòng luyện đan, luyện chế ra một lò Bồi Nguyên Đan cực phẩm ở trước mặt.

Toàn bộ quá trình luyện đan thành thạo trôi chảy, tay nghệ điêu luyện, sĩ tốt đứng nhìn choáng váng hoa mắt, mãi đến khi hoàn thành luyện đan, vẫn ngơ ngác thật lâu không tỉnh táo lại.

Phải nghe thấy Bùi Lăng hỏi thăm, mới nói theo bản năng: "Làm phiền đại sư, đại sư có thể ra khỏi thành."

Nghe vậy, Bùi Lăng thu hồi lò luyện đan, đang muốn rời đi lại thấy hai tên sĩ tốt này hơi do dự, thử thăm dò hỏi: "Xin hỏi đan sư, có bán lô Bồi Nguyên Đan này không?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, trực tiếp đưa một lò đan dược này cho bọn họ: "Lần trước trong thành xảy ra chuyện, nếu không có hoàng triều che chở, ta đã sớm chết trong tay ma tu, chỉ là Bồi Nguyên Đan, thật sự không tiện thu linh thạch gì."

Sĩ tốt từ chối mấy lần, thấy thái độ của hắn vô cùng kiên quyết mới rất biết ơn nhận lấy, đợi đến lúc muốn hỏi thăm hắn định đi nơi nào, có cần giúp đỡ gì không, đã thấy Bùi Lăng đi xa...

Lam Kinh thành.

Hoàng cung.

Một cánh cửa hông không đáng chú ý mở ra, hai con dị thú lôi kéo một cỗ Tứ Vọng Xa, lộc cộc bước đi.

Chiếc Tứ Vọng Xa này treo rèm đỏ thắm, sơn vàng điểm đỏ, lúc di chuyển thỉnh thoảng còn có ánh sáng phù văn nhàn nhạt chợt lóe lên.

Nhưng đám người đi lại trên đường đều như không thấy nó, chỉ là theo bản năng chủ động né tránh nhường đường, lại không hề nhận ra nó đang tồn tại và đi ngang qua.

Trong xe, toa xe rộng rãi khác hẳn với bên ngoài, cứ như một căn phòng di động.

Chương 812: Hạng nhất

Tứ công chúa Chung Quỳ Kính Y vất vả mệt mỏi, quần áo vốn đẹp đẽ lại vì hai ngày nay bận rộn hết ngày dài lại đêm thâu, phù văn tích trần có chỗ bị tổn hại, biểu tượng công chúa hoàng gia trên tứ phượng quan ở đỉnh đầu cũng ảm đạm hơn nhiều.

Lúc này nhìn lại, búi tóc hơi rối loạn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi dày đặc.

Nàng không nhân lúc đi đường để nhắm mắt nghỉ ngơi, mà vén một góc rèm xe chế từ giao tiêu lên nhìn ra phía ngoài, lúc ánh mắt nhìn đến từng đám cỏ cây mới mọc, từng căn nhà vừa được tu sửa hoàn tất, hàng lông mày như núi xa vô thức cau lại: "Ma môn thật sự đáng hận!"

"Không sai!" Ngồi phía dưới nàng là Thập Cửu hoàng tử Chung Quỳ Hi, lúc trước hắn ta bị trọng thương ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", nếu không phải có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đã chết ngay tại chỗ rồi.

Thế nhưng hoàng gia có nhiều thủ đoạn, trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, lúc này đã khôi phục như thường, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng nặng nề nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Những năm gần đây bốn tông môn ma đạo càng ngày càng hung hăng ngang ngược! Lúc trước chỉ ngầm ra tay, lần này lại công khai tiến đánh đế đô triều ta, mưu đồ Dược Tiên Nữ!"

"Cũng may Dược Tiên Nữ có thực lực cường đại, không để hắn thành công!"

"Nếu không chắc chắn phải tiến hành trừng phạt dẹp yên!"

Chung Quỳ Kính Y cau mày, nói: "Trước đó mẫu hậu dự định tuyên chiến với Trọng Minh tông và Vô Thủy sơn trang cũng vì Dược Tiên Nữ. Nhưng Dược Tiên Nữ không thích chinh phạt, mẫu hậu cũng không tiện nhắc lại việc này. E rằng tiếp theo chỉ có thể qua loa đòi hai tông này cho một lời giải thích."

"Chỉ tiếc những luyện đan sư vô tội kia có thể tiến vào thi đình, đều có kỹ nghệ phi phàm."

"Vốn không thể thông qua kiểm tra 'Tiểu Tự Tại Thiên', chắc chắn cũng có chút thành tựu."

"Lúc phụ hoàng cứu bọn họ trở về chủ giới lại bị Mộng Hối lão ma ngăn lại, tử thương nặng nề..."

"Đúng vậy." Chung Quỳ Hi nghe vậy, trong lòng hơi buồn bã, thổn thức nói, "Trong đó có mấy vị còn từng ngồi đàm đạo với ta trong lúc thi đình, cứ như mới ngày hôm qua. Ai biết, trong nháy mắt đã sinh tử cách biệt, ôi..."

"Ma tu... Ma đạo... Thật sự đáng chết!"

Cung tỳ hầu hạ trong xe thấy cảm xúc cả hoàng tử và công chúa đều sa sút, vội vàng đổi chủ đề, thị nữ thiếp thân của Chung Quỳ Kính Y cẩn thận nói: "Hai vị điện hạ đừng buồn lòng, ma đạo luôn âm hiểm tàn nhẫn, khát máu hiếu chiến, cứ hành động thế này sớm muộn gì cũng bị quả báo!"

"Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đã sắp xếp việc trả thù, chắc chắn sẽ đòi lại lẽ công bằng cho đám đan sư."

"Đúng rồi, người mà chúng ta đi mời không chỉ là hạng nhất thi đình, nghe đồn rằng, nếu không phải ma tu quấy rối, ngoại trừ hắn thì không còn ai đứng hạng nhất trong đại điển luận đan lần này?"

"Nhưng không biết vị Vương Cao đại sư này là loại người gì, lại đáng giá để hai vị điện hạ tự mình đi mời?"

Chung Quỳ Kính Y khẽ lắc đầu, nói: "Ta chỉ nhìn liếc qua người này cũng không rõ cụ thể kỹ nghệ của hắn như thế nào. Thế nhưng, đêm đó hắn vừa được phụ hoàng từ cứu ra khỏi 'Tiểu Tự Tại Thiên', tận mắt thấy biến cố trên hư không cùng rất nhiều luyện đan sư chết thảm bên cạnh. Dưới tình huống đó, rất nhiều luyện đan sư Kết Đan kỳ đều hoảng sợ muốn chết, nhưng Vương Cao kia lại sống chết ôm lò luyện đan không thả, trong lòng chỉ nghĩ tới luyện đan..."

"Nhìn từ điểm đó, người này si mê đan đạo, có thể lấy được hạng nhất cũng không khiến người ta thấy bất ngờ."

"Hoàng tỷ không tận mắt thấy, ta lại nhìn thấy." Chung Quỳ Hi tiếp lời, nói, "Luyện đan thuật của Vương Cao kia thật sự kinh tài tuyệt diễm."

"Trên thực tế, nếu không phải đại điển luận đan lần này bị ma tu đột kích phải gián đoạn, Vương Cao chắc chắn là hạng nhất không có gì phải bàn cãi."

"Chỉ là hiện tại ngoại trừ luyện đan sư đã chết, trong số luyện đan sư được đón về chủ giới có mấy người đạt được hai mươi điểm..."

"Xếp hạng cụ thể cũng vì Dược phân thân Tiên Nữ tán loạn, không thể làm rõ."

"Từ trước đến nay triều ta làm việc theo lẽ công bằng, huống chi đại điển luận đan vô cùng quan trọng, mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ, kẻ có kỹ nghệ cao nhất trong đại điển luận đan lần này là Vương Cao."

"Nhưng hiện tại điểm số của mọi người như nhau, lại không thể võ đoán kết quả."

"Vì vậy triều đình quyết định thi đấu thêm một trận, để quyết định thứ tự."

Bước chân của dị thú cực nhanh, cộng thêm người đi trên đường vô thức nhường đường, Chung Quỳ Hi nói đến chỗ này, Tứ Vọng Xa đã tiến vào Hân Tụy quán.

Bởi vì ma tu đã rời đi, người nhà luyện đan sư đã chết nhận được tin tức, lần lượt chạy đến, lúc này trong Hân Tụy quán tiếng khóc vang lên khắp nơi.

Quan lại hoàng triều đứng bên cạnh an ủi chỉ huy, trông bận rộn nhưng không hỗn loạn.

Tỷ đệ Chung Quỳ thị thấy tình cảnh này, thầm thở dài trong lòng, Chung Quỳ Hi lập tức nói: "Hoàng tỷ, đợi lát nữa gặp được Vương Cao, ngươi và hắn rời đi trước, ta đi thắp một nén nhang... Đúng, bây giờ Vương Cao đang ở đâu?"

Chung Quỳ Kính Y lấy lại bình tĩnh, nói: "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, tu sĩ trong thành thương vong nặng nề, hắn vẫn còn tâm trạng luyện đan, nên ta để hắn luyện chế một chút đan dược chữa thương.

Chương 813: 【 Oán Yểm thần thông 】

Nhưng sau đó Dược Tiên Nữ ra tay chữa khỏi cho tất cả người bị thương của hoàng triều, ta có quá nhiều việc nên quên mất chuyện này."

"Hiện tại có lẽ hắn vẫn đang luyện đan trong chỗ ở."

Thế là, Tứ Vọng Xa tiếp tục duy trì trạng thái không bị phát hiện, một đường tiến quân thần tốc, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của Vương Cao.

Hai người và tùy tùng xuống xe ở trước cửa, đang muốn tiến lên gõ cửa, Chung Quỳ Kính Y đột nhiên "ồ" một tiếng: "Bên trong không có ai?"

Hả?

Không có ai?

Hai tỷ đệ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đều thay đổi, nhanh chóng phá cửa mà vào.

Sau khi đi vào, bọn họ liếc nhìn túi trữ vật trên bàn cùng giấy viết thư dưới túi trữ vật.

Chung Quỳ Kính Y lập tức đi qua cầm lấy thư, Chung Quỳ Hi vội vàng đến gần, hai người nhanh chóng nhìn xong nội dung trong thư, không nhịn được đều cau mày.

Không thể giữ một thiên tài luyện đan sư như Vương Cao ở lại hoàng triều, đúng là rất đáng tiếc!

Chỉ là từ trước đến nay hoàng triều coi trọng ngươi tình ta nguyện, mặc dù cảm thấy hoàn cảnh Vạn Hủy hải thật sự không xứng với luyện đan thuật của Vương Cao, nhưng đối phương khăng khăng muốn về quê cũng không tiện ngăn cản.

Thở dài một trận, hai người mở túi trữ vật ra, chẳng mấy chốc đã phát hiện bên trong có một viên đan dược cực phẩm, với kiến thức của bọn họ lại chưa từng thấy!

"Đây là... Đan dược gì?" Chung Quỳ Hi ngạc nhiên nói.

Thuở nhỏ hắn ta yêu thích đan đạo, thân là con cháu hoàng gia, có lẽ thuật luyện đan bị giới hạn bởi tinh lực và thiên phú, chưa chắc đã vượt xa thiên tài hàng đầu thiên hạ, nhưng bàn về tầm mắt Lưu Lam hoàng tử có ưu thế bẩm sinh.

Ở phương diện này, dù là Vương Cao chắc chắn cũng không thể so sánh với hắn ta.

Nhưng cũng chưa từng loại đan dược này...

Chung Quỳ Kính Y cẩn thận kiểm tra một lượt, trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ.

Nàng không nghiên cứu đan đạo như đệ đệ, nhưng vì tu vi nên thường ngày đã dùng và thấy rất nhiều chủng loại đan dược, nhưng hiện tại chưa từng thấy viên đan dược trước mắt này... Hơi suy nghĩ, công chúa chợt nhớ tới nội dung trong bức thư, cùng với ngày đó cứu Vương Cao ra, đối phương không để ý tính mạng cũng cố chấp muốn luyện đan...

Chung Quỳ Kính Y chợt hiểu ra, lập tức nói: "Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan! Đây là nhiệm vụ truyền thừa của hắn ở trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

"Nhiệm vụ truyền thừa?" Đầu tiên Chung Quỳ Hi khẽ giật mình, chợt cũng kịp phản ứng lại.

Lúc đại điển luận đan còn chưa bị phá hoại, hắn ta làm nhiệm vụ ở Địa Hỏa cốc, từng nghe phân thân Dược Tiên Nữ bên cạnh Vương Cao nhắc đến, Vương Cao đã hoàn thành một nhiệm vụ truyền thừa.

Viên đan dược cực phẩm này chắc chắn là vòng thứ hai trong nhiệm vụ truyền thừa của đối phương!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Hi hít sâu một hơi, mặc dù hắn ta vẫn không biết hiệu quả cụ thể của Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này, nhưng là nhiệm vụ truyền thừa của Đan Tổ, chắc chắn độ khó sẽ tương đương với Khước Tử Nghịch Mệnh Đan mà Đồ Hòa đại sư nắm giữ!

Mà cho đến nay Đồ Hòa đại sư vẫn không thể luyện chế ra Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm.

Vương Cao này... Tư chất sao mà đáng sợ!

Người này thật sự là Đan Tổ tái thế!

Lấy lại bình tĩnh, Chung Quỳ Kính Y trầm giọng nói: "Vương Cao vốn có hai mươi điểm, lại thêm nhiệm vụ truyền thừa này cũng coi như mười điểm... Lập tức mang viên đan dược kia cho đám cung phụng kiểm tra, không cần thi đấu quyết định hạng nhất đại điển luận đan nữa!"

Trong chớp mắt đã trôi qua mười ngày.

Lưu Lam hoàng triều, Lang Can quận.

Nơi đây cách đế đô tròn ba quận thành, vì địa thế gập ghềnh núi non trùng điệp, độc chướng hoành hành, trùng cổ tàn phá bừa bãi, số dân chúng ở lại đây luôn ít nhất trong các quận ở cảnh nội hoàng triều.

Là quận kém nhất trong ba mươi sáu quận hoàng triều.

Bởi vì hoang vắng nên phần lớn dân chúng đều tụ tập trong mấy tòa thành trì cầm đầu của quận thành, tu sĩ trấn giữ cũng nhiều năm chiếm cứ trong thành, hiếm khi ra ngoài.

Nhưng lúc này, trên bầu trời vạn dặm xanh biếc như được rửa qua, thưa thớt mấy đóa mây trắng tuỳ tiện bồng bềnh, đột nhiên bị lực lượng vô hình xé ra một đạo dấu vết.

Phàm nhân khó mà nhìn thấy trên không trung có một Hỏa Diễm Vân Bằng phù văn giấu kín lấp lóe xung quanh, đang đưa một tu sĩ áo bào đen nhanh chóng phi hành.

Tu sĩ áo bào đen này tuổi khoảng hai mươi, vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, vẻ mặt vô cùng trầm ổn là Bùi Lăng biến thành.

Trong mười ngày qua hắn đã luyện hóa 【 Huyết Vô Diện 】 , hiện tại lại sử dụng món pháp bảo này, chỉ cần không xảy ra đại chiến sống còn, cần bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, sẽ không vì việc này mà để lộ ra khí tức bản nguyên nữa.

Hỏa Diễm Vân Bằng dưới chân là Bùi Lăng lấy 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 ngưng tụ thành, vì dùng Nam Kha Mộng Hỏa quá nổi bật, cho nên chỉ dùng Hàn Tủy Hỏa phẩm cấp thấp nhất.

Vân Bằng màu xanh thẳm vốn hơi tương tự với sắc trời, lại xếp chồng một phần phù lục ẩn nấp, cho dù là tu sĩ Kết Đan bình thường cũng không thể phát hiện tung tích của hắn.

Trong mười ngày này, Bùi Lăng đi đường rất thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại gì.

Vào lúc đang yên lặng đi đường này, hắn đạp trên lưng Vân Bằng sửa sang thu hoạch trong lần Kết Đan này: "Lúc 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 hóa thành Kim Đan nhất phẩm lại thêm một môn thần thông..."

Chương 814: 【 Oán Yểm thần thông 】

" 【 Trớ Chú 】 , 【 Oán Yểm 】 , 【 Hoặc Hồn 】 ... Vào ngày Trúc Cơ, hệ thống đã chọn 【 Trớ Chú 】 giúp ta."

"Bây giờ ta đang nắm giữ 【 Vĩnh Chú thần thông 】 ."

"Lần Kết Đan này, hệ thống chọn 【 Oán Yểm 】 ."

" 【 Oán Yểm thần thông 】 có thể để ta thôn phệ oán giận, hận ý, đố kỵ, ác niệm của sinh linh... Hóa thành lực lượng của bản thân."

"Nếu pháp lực của ta không đủ, hoặc là thân chịu trọng thương, còn có thể khôi phục pháp lực và trị liệu thương thế cho ta."

"Nhưng nơi đây vẫn là cảnh nội hoàng triều, không tiện tìm người kiểm tra..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Môn thần thông vừa nắm giữ cùng đi ra từ Chú Quỷ đạo cơ với 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , hai cái hỗ trợ lẫn nhau dùng 【 Oán Yểm thần thông 】 thôn phệ càng nhiều đủ loại oán giận ghen ghét ác ý, lực lượng nguyền rủa của 【 Vĩnh Chú thần thông 】 càng mạnh!

Ngoại trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất khi hắn đi vào Kim Đan nhất phẩm là cuối cùng có thể thật sự khống chế "Pháp"!

Hiện tại ngoại trừ 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , hắn có thể dung nhập "Pháp" vào bất kỳ một môn thuật pháp, thần thông gì.

Cùng với đó, hiện tại Bùi Lăng sử dụng "Pháp" sẽ không chịu ảnh hưởng tác dụng phụ gì nữa.

"Còn có, lúc độ Kim Đan kiếp, ta đã dốc hết sức chém ra hai đao kia, đây cũng trở thành đao chiêu phổ thông của ta."

"Dù không có hai môn thần thông và lực lượng của 'Pháp', thực lực hiện tại của ta cũng cách biệt một trời với lúc Trúc Cơ đỉnh phong!"

"Hiện tại ta tiện tay chém một đao, đã có thể chém giết bản thân trước khi Kim Đan..."

"Chỉ không biết còn chênh lệch bao nhiêu với loại chân truyền Thánh tông như Chu Diệu Ly?"

"Lúc ta Trúc Cơ đỉnh phong, một chiêu của nàng có thể khống chế ta, hơn nữa còn rất thoải mái... Có lẽ nàng còn mạnh hơn ta."

"Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, bây giờ lại không dễ phán đoán."

Ngay lúc Bùi Lăng suy nghĩ, một bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế đột nhiên đặt lên vai hắn từ sau lưng, tay áo huyết sắc rủ xuống càng làm nổi bật mười ngón tay thon dài như măng như ngọc.

Sau đó, một cái đầu có ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, tóc dài rối tung như rong biển chui ra từ sau lưng hắn, nhẹ nhàng áp vào hai gò má hắn.

Hàng lông mi của nàng như cánh quạt, môi anh đào như máu, da thịt non mịn như mỡ đông, đôi mắt trong vắt thuần một màu mực, trong quỷ dị lại lộ ra cảm giác vô cùng xinh đẹp.

Sau đó, cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba... Chín cái đầu vẻ mặt không giống nhau nhưng hoàn phì yến sầu mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp khuynh thành, theo thứ tự trôi nổi hiện ra, bao bọc vây quanh Bùi Lăng, trong đôi mắt màu mực đầy mê say.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nói: "Cửu Phách, trở về!"

Cửu Phách đao linh bất đắc dĩ buông tay, quay trở về trong Cửu Phách Đao.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ lắc đầu.

Nơi này là Lưu Lam hoàng triều, địa bàn chính đạo.

Dù Lang Can quận này nổi tiếng tu sĩ thưa thớt nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Tuy Cửu Phách đao linh có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng dù khí tức hay tính tình của nàng, chỉ dựa vào mái tóc dài kết nối tám cái đầu này đã thể hiện rõ thân phận ma đạo!

Nếu trùng hợp bị người ta phát hiện, biết đâu hoàng triều lập tức phái người chạy tới tiến hành trừ ma vệ đạo?

Nghĩ đến đây, hắn truyền âm trấn an Cửu Phách Đao vài câu, hứa hẹn sau khi vào cảnh nội Trọng Minh tông sẽ lập tức thả nàng ra, thấy Cửu Phách Đao nũng nịu đồng ý, lúc này mới tiếp tục suy nghĩ: "Dưới sự tẩy luyện của Thiên kiếp, Cửu Phách Đao cũng tiến lên một bước."

"Hiện tại đao linh đã có thể tự do ra vào thân đao, giống lúc có thể hóa thành 【 Huyết Sát đao phách 】 ."

"Chỉ về phương diện lực lượng, có lẽ nàng còn mạnh hơn ta, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều..."

"Chỉ là bản tính khó dời, quá ham mê giết người."

"Cái khác cũng không có gì không tốt."

Bùi Lăng nghĩ vậy, vừa hay Hỏa Diễm Vân Bằng dưới chân xuyên qua một đoàn tầng mây trắng noãn như bông.

Hơi nước dư thừa lướt qua góc áo, lúc tay áo tung bay có thế thấy phía dưới dãy núi liên miên trùng điệp, sông ngòi uốn lượn như đai lưng ngọc quấn quanh, những cánh rừng xanh tươi, âm u chứa đựng những áng mây, chợt thấy gió lạnh nổi lên, ánh bình minh mờ nhạt, nhật nguyệt luân phiên; rừng cây san sát âm u tranh giành ánh hoàng hôn.

Trên vòm trời, thỉnh thoảng nghe vượn gầm hạc kêu, tiếng chim rả rích, âm điệu tự nhiên.

Trong chốc lát, tâm thần thanh thản, vô cùng thoải mái.

Đây là phong cảnh chỉ Kết Đan kỳ mới có thể nhìn thấy.

Chín tông môn lớn đều có địa vực rộng rãi, đất đai hoàng triều lại là số một trong chín tông môn lớn.

Bùi Lăng vừa khống chế Vân Bằng nhanh chóng lướt qua non sông như vẽ, vừa yên lặng tính toán trong lòng.

Không đi Truyền Tống Trận, dựa theo tốc độ bay hiện tại hắn còn phải tốn hơn mấy tháng, mới có thể rời khỏi lãnh địa hoàng triều.

Sau đó thông qua Vạn Hủy hải mượn đường, có lẽ dù cả quãng đường thuận lợi, ít nhất cũng phải tốn hơn nửa năm mới có thể trở về Trọng Minh tông.

Ngay lúc đang suy nghĩ, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên hơi dao động, lập tức lấy ra Truyền m Phù từ trong tay túi trữ vật.

Chương 815: Lệ thị đến tìm

Đây là Truyền m Phù mà Cửu A Lệ thị chuyên dùng để liên lạc với hắn, lúc này trên phù lục đang phát ra ánh sáng dìu dịu, hiển nhiên có người đang muốn liên lạc với hắn.

Sắc mặt Bùi Lăng vui mừng nhưng không lập tức thôi động phù lục, mà thao túng Hỏa Diễm Vân Bằng nhanh chóng hạ xuống giữa núi rừng.

Ngay sau đó, lại lấy thần niệm bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Thần niệm tức là ý niệm của tu sĩ.

Nhưng trước khi Kết Đan, ý niệm của tu sĩ cực kì yếu kém, dù so với người thường cũng không mạnh hơn quá nhiều, dưới tình huống bình thường chỉ có thể dùng để nội thị, không thể thả ra dò xét.

Chỉ có sau khi Kết Đan, trong nội đan uẩn xuất thần hồn, lúc này ý niệm tu sĩ mới như cây có rễ, nước có nguồn, sinh ra sự lột xác trên căn bản, mặc dù vẫn vô hình vô chất, lại có thể nhìn trộm thiên địa vạn vật.

Chỉ là, tu sĩ vừa vào Kết Đan kỳ, dựa theo phẩm chất thành đan khác biệt, phạm vi thần niệm cũng một trời một vực.

Tu sĩ Tạp Đan, phạm vi thần niệm bao trùm không hơn trăm bước.

Thậm chí nếu là loại tu sĩ miễn cưỡng thành đan, còn chưa chắc đã đạt đến trăm bước.

Nếu là Chân Đan lục phẩm đến tứ phẩm, phạm vi thần niệm có thể mở rộng đến giữa trăm bước và hai trăm bước, dưới tình huống bình thường không thể vượt qua hai trăm bước.

Về phần Kim Đan...

Mỗi khi Kim Đan tăng lên một phẩm, đều là một tầng thứ hoàn toàn mới!

Hiện tại Bùi Lăng toàn lực thả ra thần niệm, lấy hắn làm trung tâm, hắn có thể nhìn rõ ràng tất cả gió thổi cỏ lay trong vòng ba ngàn bước.

Vào lúc này, hắn tập trung kiểm tra, trong nháy mắt toàn bộ sâu bọ chim thú, cây cỏ lớn lên, dòng nước màu xanh, cát đá khoáng mạch trong núi rừng... Tất cả cảnh tượng động tĩnh đều được chiếu rọi rõ ràng toàn bộ trong thần niệm của hắn, không chỗ che thân!

Cẩn thận cảm ứng một lát, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, gần đây cũng không có sự tồn tại của bất kỳ sinh linh khai trí nào, Bùi Lăng lại nhanh chóng lấy ra một cái trận bàn, sau khi kích phát lập tức hình thành một trận pháp cách âm lấy hắn làm trung tâm.

Lúc xác định không có vấn đề, hắn mới thôi động Truyền m Phù trong tay.

Ngay sau đó, giọng Lệ Vô Mị vang lên từ bên trong Truyền m Phù: "Bùi Lăng, bây giờ ngươi đang ở đâu?"

"Lệ tiền bối, ta đang ở Lưu Lam hoàng triều..." Bùi Lăng lập tức trả lời, đang muốn giải thích lại bị đối phương trực tiếp cắt ngang.

Lệ Vô Mị trầm giọng nói: "Ta biết! Bây giờ ta cũng ở Lưu Lam hoàng triều, nhưng ta tìm trong Cừ thành mấy lần cũng không phát hiện tung tích của ngươi."

Cừ thành?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Lệ Vô Mị tìm hắn lại tìm tới tận Cừ thành?

Thế nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng.

Hệ thống thiểu năng thao túng hắn, suýt nữa nấu thành chủ phu nhân ở trước mặt mọi người trong Cừ thành.

Sau đó Cừ thành bắt đầu phát lệnh truy nã hắn toàn thành.

Ngay sau đó, lệnh truy nã này còn truyền đến quận thành...

Chắc chắn Lệ Vô Mị đã bị việc truy nã hấp dẫn tới.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Hiện tại ta không còn ở Cừ thành, ta đang ở trong một dãy núi cách Ích An thành Lang Can quận khoảng ba trăm dặm về phía tây nam."

"Nơi đây có rất nhiều dãy núi, ta không rõ ngọn núi này tên là gì, phía trước có một thác nước cao trăm thước, tùng mọc khắp nơi."

Nghe vậy, giọng nói trong Truyền m Phù nhanh chóng trả lời: "Rất tốt! Bây giờ ngươi cứ chờ ở chỗ đó, ta lập tức tới tìm ngươi, đúng rồi..."

Nói đến đây, giọng nói Lệ Vô Mị hơi dừng lại, tiếp theo đột nhiên hỏi, "Lần trước ngươi gặp được thiên kiêu tộc ta ở Bồng Doanh quan, người đó là ai?"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức nghĩ đến Lệ Yến Lăng!

Thế nhưng, ngày đó rời khỏi Bồng Doanh quan, lúc hắn hỏi Lệ Vô Mị và Lệ Hàn Ca về Lệ Yến Lăng, hai nhân vật quan trọng của Cửu A Lệ thị đều vô cùng chắc chắn nói cho hắn biết, Lệ thị căn bản không có đệ tử nào tên là Lệ Yến Lăng!

Nhưng sao lúc này Lệ Vô Mị lại nhắc đến cái tên này?

Hắn đột nhiên hiểu ra!

Không, đôi bên đã sắp gặp mặt rồi, nếu Lệ Vô Mị muốn biết việc của Lệ Yến Lăng, vì sao không đợi gặp mặt lại nói, cần gì vội vã nhắc đến trong Truyền m Phù?

Hiện tại Lệ Vô Mị hỏi vấn đề này, là đang thử thăm dò tình huống bên hắn!

Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lưu Lam hoàng triều, nếu Bùi Lăng đã rơi vào trong tay hoàng triều, Lệ Vô Mị có thực lực mạnh hơn, đơn thương độc mã đến tìm hắn, chắc chắn cũng chắp cánh khó thoát!

Đương nhiên, lấy thân phận của Lệ Vô Mị, đã ngàn dặm xa xôi lẻn vào Lưu Lam hoàng triều tìm Bùi Lăng, hiển nhiên rất coi trọng hắn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, dù Bùi Lăng thật sự rơi vào trong tay hoàng triều, chắc Lệ Vô Mị cũng không dễ dàng từ bỏ hắn.

Nhưng đối phương là tộc lão của Cửu A Lệ thị, bản thân lại không thể rơi vào trong tay kẻ địch.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức nói: "Là Lệ Yến Lăng sư huynh."

"Ha ha ha... Không sai, đúng là đứa bé Yến Lăng kia." Ngay lúc suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, trong Truyền m Phù truyền ra tiếng cười thoải mái của Lệ Vô Mị, "Xem ra bên ngươi thật sự không có việc gì."

"Tốt, chờ ta, ta đến ngay!"

Chương 816: Lệ thị đến tìm

Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng nhanh chóng trả lời: "Tốt, Lệ tiền bối, ta chờ ngươi ở chỗ này."

...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Sắc trời dần tối.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi rừng cây lẫn lộn.

Trong mấy ngọn núi đứng sừng sững đối diện hắn có một ngọn núi tùng xanh tươi tốt, trong khe núi còn có một thác nước đổ thẳng xuống dưới, tạo thành một dài lụa trắng dài mấy trăm thước trong một mảnh xanh ngắt.

Lúc tiếng nước ù ù truyền đến chỗ Bùi Lăng đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng rất nhiều lá khô giữa rừng núi vẫn bị chấn động rơi rì rào.

Mặc dù nơi đây vắng vẻ, hắn bay ròng rã cả một ngày cũng không gặp bất kỳ một tu sĩ nào đi ngang qua, nhưng vì lý do cẩn thận, lúc này Bùi Lăng vẫn không lấy 【 Huyết Vô Diện 】 xuống.

Hơn nữa hắn ẩn thân trong bóng râm do cây bụi gai sinh ra, thu liễm toàn bộ khí tức, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.

Thậm chí có mấy con hoẵng nhảy nhót chạy qua bên cạnh hắn đều không hề hay biết.

Dù sao đợi lát nữa phát hiện Lệ Vô Mị xuất hiện, lại hiện thân cũng không muộn.

Lại đợi một lúc nữa, hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống.

Bỗng nhiên, Bùi Lăng nhạy cảm phát hiện một đạo thần niệm cường đại đảo qua trên người mình.

Lệ Vô Mị đến!

Bùi Lăng lập tức muốn giải trừ huyễn hóa của 【 Huyết Vô Diện 】 , nhưng chẳng mấy chốc hắn đã dừng động tác.

Không tận mắt thấy Lệ Vô Mị xuất hiện, chẳng may là tu sĩ cấp cao khác đúng lúc đi ngang qua, vậy sẽ không ổn!

Hắn đã phạm phải sai lầm này vì sự ảnh hưởng của "Pháp" trước khi Kết Đan.

Lần đó đã hẹn gặp mặt Thạch Vạn Lý, kết quả vừa đúng lúc Chu Diệu Ly giết tới cửa động phủ, rất thoải mái lừa mở cửa...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra Hàn Tủy Hỏa bắn về phía không trung, sau đó hỏa diễm bắn tung toé, hóa thành hai kiểu chữ to lớn: "Nơi này."

Hàn Tủy Hỏa do hắn thu hoạch được ở Cổ Uyên Trọng Minh tông, chắc chắn Lệ thị sẽ biết.

Dù sao loại linh hỏa này chỉ là bát phẩm, trong thiên hạ cũng không phải chỉ có Trọng Minh tông mới có một phần này.

Có rất nhiều luyện đan sư nhân duyên trùng hợp từng chiếm được loại linh hỏa này.

Vì vậy, lấy Hàn Tủy Hỏa chứng minh thân phận của mình, có thể để Lệ Vô Mị nhận ra hắn, cũng không bị tu sĩ chính đạo khác để mắt tới.

Quả nhiên không lâu sau đã có một bóng dáng cao lớn lăng không độ hư từ dãy núi đằng xa, nhanh chóng đến gần hắn.

Oanh!!

Bóng dáng này lập tức rơi xuống ngọn núi chỗ Bùi Lăng, đập ra một cái hố to ở trên mặt đất.

Nhưng khuôn mặt hắn ta màu vàng ròng, quanh người bao trùm giáp dày cực kỳ nặng nề, trong đôi mắt âm u đầy tử khí... Người đến căn bản không phải Lệ Vô Mị!

Mà là một thi khôi khí tức đạt tới Kết Đan hậu kỳ!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, thi khôi đột nhiên đánh một quyền về phía hắn!

Quyền phong mạnh mẽ xen lẫn một luồng khí thế bạo ngược như muốn phá hủy sạch sẽ bất kỳ sự vật gì ngăn ở trước mặt.

Cây cối hỗn tạp xung quanh không gió tự cháy, không thấy minh hỏa, bỗng chốc lại chôn vùi từng tấc thành tro tàn.

Bùi Lăng không nhìn thấy Lệ Vô Mị lại không muốn để lộ thân phận, lúc này ngay cả 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 cũng không thi triển, mà nhanh chóng lấy ra Nam Kha Mộng Hỏa, trong tay kết động pháp quyết, đã thi triển ra 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 .

Ngay sau đó Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo, nửa thật nửa giả lập tức hóa thành mười mấy con yêu thú, gầm thét nhào về phía thi khôi!

Rầm rầm rầm...

【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 có thể thôn phệ pháp lực của đối phương, lại cực kỳ khắc chế loại thuật pháp âm tà.

Vì vậy, sau khi thi khôi đánh nát vài đầu yêu thú do hỏa diễm biến thành, cả người đã bừng bừng liệt hỏa, bắt đầu cháy hừng hực!

Chỉ là, thi khôi không sợ tử vong lại không hề có cảm giác đau, trước khi lực lượng bị 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 hoàn toàn hao hết, căn bản sẽ không dừng công kích.

Rống!

Thi khôi đột nhiên phát ra một tiếng rít, trong nháy mắt một luồng thi khí nồng đậm tuôn trào ra từ thất khiếu và trong vết thương quanh người.

Cứ như lũ quét cuốn tới, trong khoảnh khắc đã dập tắt Nam Kha Mộng Hỏa đang đốt cháy nó, lại đánh tan toàn bộ hỏa thú ở xung quanh!

Đột nhiên, nó tiếp tục nhào về phía Bùi Lăng!

Thấy cảnh này, Bùi Lăng cau chặt hàng lông mày, tu vi của thi khôi này cao hơn hắn quá nhiều.

Trong chốc lát 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 không thể tiêu hao đối phương gần như không còn.

Thế là, lúc này hắn đưa ngón tay thành đao, chém ra một đạo đao khí cực kỳ phổ thông...

Xoạt!

Đao khí trực tiếp chém hụt, thi khôi lập tức xuất hiện ở sau lưng Bùi Lăng, một quyền đánh vào đầu hắn!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, không quan tâm việc che giấu tung tích, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, trong chớp mắt đã độn ra ngoài trăm trượng!

Oanh!!!

Thi khôi đánh một quyền vào chỗ Bùi Lăng vừa đứng, cả ngọn núi đột nhiên chấn động, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, vô số tảng đá to lớn cát đá bay loạn khắp nơi, ngọn núi to lớn như muốn đổ sụp bất cứ lúc nào!

Vô số chim thú sâu bọ trong núi đều bị đánh chết bởi dư kình của một quyền này tản ra!

Chương 817: Tư chất Thánh Tử

Ánh mắt Bùi Lăng ngưng tụ, thi khôi này cực kỳ không thích hợp!

Nhưng hiện tại mỗi một chiêu, mỗi một lần ra tay của đối phương, dường như cũng có thể giết chết hắn ngay tại chỗ.

Vì vậy, không kịp suy nghĩ nhiều chỉ có thể toàn lực đối phó kẻ địch.

Xoạt!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đã cầm Cửu Phách Đao trong tay!

Xoạt xoạt xoạt...

Trong nháy mắt, Bùi Lăng chém ra ngàn vạn đạo đao khí!

Mỗi đạo đao khí đều tràn ngập khí thế bá đạo vô song, trong mơ hồ lại ẩn chứa một loại uy nghi tự nhiên, khiến vạn vật vô thức thần phục. Chỉ uy lực của một đao cũng không thua một kích toàn lực chém ra lúc hắn độ kiếp!

Cùng lúc đó, đôi mắt Bùi Lăng đột nhiên sáng ngời, Nam Kha Mộng Hỏa đột nhiên lóe lên sâu trong con ngươi, vô số phù văn nhỏ bé xen lẫn, đã thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 !

Lúc phù văn nhảy nhót, khí tức cả người hắn như thủy triều bành trướng, sau lưng loáng thoáng xuất hiện một ngọn núi có mảnh cỏ cây xanh um, rừng núi xanh biếc.

Thoạt nhìn dãy núi này ít ai lui tới, trong tầm mắt căn bản không có con đường ra dáng cũng không thấy bất kỳ kẻ nào.

Chỉ thấp thoáng thấy một tòa đạo quan nho nhỏ ở giữa cành lá rậm rạp.

Trông đạo quan kia cổ xưa, lạnh lẽo.

Cái chuông gió treo dưới mái hiên đầy vết rỉ, khắp nơi trên ngói đều dày đặc rêu xanh, cánh cửa loang lổ lộ ra dấu vết tháng năm.

Cao xa mà yên tĩnh.

Tình cảnh này như thế ngoại đào nguyên, lại cho người ta cảm giác quỷ dị không diễn tả được.

"Pháp"!

Vào lúc này, Bùi Lăng dùng hết toàn lực!

Như đã ra tay, lại tốc chiến tốc thắng!

Chỉ tiếc, trên người thi khôi này không có chút oán giận, hận ý, đố kỵ, ác niệm nào... Nếu không hắn còn có thể thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 , phát huy ra thực lực mạnh hơn.

Lúc này, một quyền chưa đánh trúng của thi khôi đã tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng.

Nhưng nó chưa áp sát, khí tức đã đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt từ Kết Đan hậu kỳ giảm xuống trình độ Kết Đan trung kỳ đỉnh phong!

Thấy đao khí che khuất bầu trời đánh tới, như muốn xé phương thiên địa này thành hai nửa, thi khôi vô thức muốn tránh đi.

Cũng giống như vừa rồi, trực tiếp vòng qua sau lưng Bùi Lăng.

Nhưng cùng lúc đó một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên duỗi ra từ trong lòng đất, cổ tay trắng như tuyết, mười ngón như măng lại cứng như tinh thiết, một phát bắt được hai chân thi khôi, trong nháy mắt đã bộc phát ra lực lượng thiên quân, cứ cố định nó ở nguyên tại chỗ!

Không đợi thi khôi giãy giụa, huyết sát chi khí tràn ngập, lại có mấy đôi tay giống nhau như đúc thò ra từ trong bóng tối, chia ra đè xuống hai vai hai tay còn có đầu của nó.

Trong chốc lát, lực lượng thi khôi bị ngăn trở, cũng không làm được phòng ngự gì đó.

Phốc phốc phốc phốc phốc phốc...

Ngay sau đó, vạn đạo đao khí cắt qua cơ thể, thi khôi lập tức bị cắt thành vô số mảnh vỡ!

Xu thế của đao khí không ngừng lại, cứ thế gọt một nửa đỉnh núi sau lưng thi khôi như trường hồng quán nhật, thẳng tiến không lùi, khí thế thừa lại chém một ngọn núi sau lưng thành hai, trong tiếng động núi sụp đất nứt, vẫn chưa thỏa mãn tản đi.

Thấy kẻ địch mạnh đã bị chém ở dưới đao, Bùi Lăng không chút do dự, lập tức thu hồi Cửu Phách Đao, cùng lúc đó chín đôi tay ngọc ngà thò ra từ trong lòng đất và trong bóng tối cũng biến mất theo.

Đây là Huyết Sát đao phách do Cửu Phách đao linh biến thành, vừa nãy không cần Bùi Lăng ra lệnh đã chủ động phối hợp với hắn ra tay, giữ chặt thi khôi bị giảm tu vi trong một khoảng ngắn ngủi cho hắn.

Đao khí và đao linh của hắn đồng căn đồng nguyên, vì vậy cùng lúc chém giết thi khôi, lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đao linh.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đánh ra hai đạo pháp quyết xóa đi khí tức của mình, chợt thi triển độn pháp nhanh chóng rời đi.

Trong quá trình này, hắn lại thôi động 【 Huyết Vô Diện 】 biến ảo khuôn mặt, ngay cả áo bào trên người hắn cũng nhanh chóng thay đổi thành một bộ chưa từng mặc.

...

Ngay trong bóng cây ở ngọn núi bên cạnh, Lệ Vô Mị đứng chắp tay, hắn ta che giấu khí tức hoàn mỹ, trừ khi con mắt nhìn thấy, nếu không trong cảm ứng chỉ thấy dưới bóng cây trống rỗng, không có bất kỳ sự tồn tại của sự vật gì.

Ánh mắt của hắn ta trong vắt, mặc dù đứng cách ngọn núi nhìn sang, lại nhìn rõ ràng từ đầu tới đuôi trận chiến của Bùi Lăng và thi khôi.

Đến tận lúc này, trên khuôn mặt vốn không thay đổi của Lệ Vô Mị xuất hiện chút ý cười, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi, khẽ gật đầu.

Đối thủ sau này của Bùi Lăng là chân truyền Thánh tông Tô Chấn Hòa!

Dùng thi khôi đối đầu với kẻ địch là sở trường của Tô Chấn Hòa.

Vì vậy, Lệ Vô Mị đã sớm sưu tập không ít thi khôi, chuẩn bị để sau này Bùi Lăng luyện tập.

Vồn lần này chạy tới chỉ muốn nhanh chóng đưa Bùi Lăng về Lệ thị.

Nhưng thần niệm của hắn ta vừa đảo qua, thấy đối phương đã sớm Kết Đan!

Mục đích khi Cửu A Lệ thị nâng đỡ Bùi Lăng là vì tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Chẩm Thạch Tô thị Tô Chấn Hòa.

Tô Chấn Hòa không chỉ là đích tử Tô thị, thuở nhỏ có cự phách Thánh đạo tự mình dạy dỗ, đặt được nền tảng cực kỳ vững vàng, lại nhập đạo sớm hơn Bùi Lăng rất nhiều.

Chương 818: Tư chất Thánh Tử

Mặc dù sự tích lũy của hắn ta không bằng loại thiên tài tuyệt thế xuất thân cao quý như Lệ Liệp Nguyệt, nhưng khi so sánh với tu sĩ Kết Đan bình thường cũng có thể nói là kinh khủng!

Với tuổi tác của Bùi Lăng, nhất định mỗi đại cảnh giới phải đạt tới viên mãn, mới có thể người sau vượt người trước, đè Tô Chấn Hòa xuống!

Bởi vậy, lúc kẻ này Kết Đan tuyệt đối là việc lớn!

Liên quan đến việc Cửu A Lệ thị có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch hay không!

Đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến Lệ Vô Mị âm thầm ra tay, dùng thi khôi Kết Đan hậu kỳ thăm dò Bùi Lăng.

Nếu Bùi Lăng kết Chân Đan tứ phẩm trở xuống, vậy đây là một phế vật!

Hắn ta sẽ trực tiếp đùa giả làm thật, diệt sát hắn ngay ở đây, tránh việc tiếp tục lãng phí tài nguyên của Lệ thị, đồng thời bố trí một hiện trường giả, tạo thành tình cảnh Tô Chấn Hòa giết người diệt khẩu, lấy lý do chèn ép Tô thị.

Nếu Bùi Lăng kết Kim Đan tam phẩm...

Vậy Lệ Vô Mị cũng rất thất vọng.

Đương nhiên, dù sao cũng là Kim Đan, vẫn có chút giá trị.

Có thể làm một thuộc hạ bình thường của Lệ thị.

Về việc Lệ thị toàn lực ủng hộ, đương nhiên là chuyện không thể nào.

Chỉ có Kim Đan nhị phẩm trở lên, Bùi Lăng mới có tư cách tiếp tục nhận được sự coi trọng của Lệ thị.

Nhưng nếu chỉ là Kim Đan nhị phẩm, vậy sau này số tài nguyên mà Lệ thị cung cấp, tuyệt đối không phải đứng đầu.

Bởi vì Tô Chấn Hòa cũng là Kim Đan nhị phẩm!

Hơn nữa hắn ta còn Kết Đan sớm hơn Bùi Lăng rất nhiều năm, bây giờ tu vi đã đạt đến Kết Đan hậu kỳ.

Loại tình huống này, Lệ thị tiếp tục ủng hộ Bùi Lăng tranh đoạt vị trí Thánh Tử, khả năng thành công thật sự quá thấp!

Nhưng bây giờ lại hoàn hảo.

Hiện tại Bùi Lăng này vừa vào Kết Đan đã có lực lượng chém giết thi khôi Kết Đan hậu kỳ, chắc chắn là Kim Đan nhất phẩm!

Trận chiến đấu này kết thúc thật nhanh.

Động tác nhanh nhẹn thông báo kết thúc, ngay cả khí tức của Bùi Lăng cũng chưa từng hỗn loạn, hiển nhiên đối phó một thi khôi Kết Đan hậu kỳ căn bản không phải cực hạn của hắn.

Nhưng đối với Lệ Vô Mị, nếu đã xác định phẩm chất Kim Đan của đối phương, không cần thiết tiếp tục thử nữa.

Cường giả vi tôn là sự nhận biết căn bản của Trọng Minh tông với thế giới này, cũng là pháp tắc cơ bản vĩnh viễn không thay đổi ở phương thiên địa này.

Sau khi Bùi Lăng Thiên Đạo Trúc Cơ lại đan thành nhất phẩm, vậy kẻ này vẫn đối tượng Thánh Tử mà Cửu A Lệ thị toàn lực nâng đỡ!

Nghĩ vậy, Lệ Vô Mị mỉm cười, cả người đột nhiên vỡ nát như huyễn tượng, trong nháy mắt rời khỏi vị trí, xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng đang phi độn.

Sau đó một phát đè lại bả vai của hắn, bóng dáng hai người đột ngột biến mất dưới màn đêm.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.

Trước mắt là một trấn nhỏ, có lẽ cũng vì đêm khuya nên hiện tại không có một ai.

Trên con đường mờ tối, chỉ có mấy chiếc đèn lồng lắc lư theo gió, soi sáng ra một vài cảnh tượng.

Trong những căn nhà chỗ gần chỗ xa, tiếng hít thở đều đặn của vô số sinh linh thể hiện rõ bọn họ đang ngủ mơ nhẹ nhàng vui vẻ.

"Lệ tiền bối?" Bùi Lăng lập tức nhìn người bên cạnh mình.

Không biết Lệ Vô Mị đã xuất hiện từ khi nào, còn dẫn hắn đến nơi đây.

Lệ Vô Mị mỉm cười nhẹ gật đầu với hắn, sau đó nói: "Không cần phải lo lắng! Nơi này là một cứ điểm của Lệ thị ta ở hoàng triều, rất bí ẩn!"

"Chúng ta có thể thông qua Truyền Tống Trận nơi này rời khỏi hoàng triều."

"Còn nhanh hơn tự mình đi đường rất nhiều."

Nghe vậy, Bùi Lăng gật đầu đồng ý, đồng thời cũng hiểu rõ con thi khôi vừa rồi là hành động của Lệ Vô Mị!

Thế nhưng, sau khi thi khôi bị hắn chém giết, Lệ Vô Mị đã trực tiếp xuất hiện, còn đưa hắn đến nơi này, hiển nhiên cũng không có ý muốn che giấu việc này.

Chắc chắn là vì phát hiện hắn đã Kết Đan, muốn thăm dò thực lực của hắn một chút mà thôi... Có lẽ, còn có phẩm giai Kim Đan của hắn.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng cũng không nhắc đến việc thi khôi, hắn thấy Lệ Vô Mị đi về một phương hướng, lập tức đuổi theo.

Đồng thời truyền âm nói: "Lệ tiền bối, vừa rồi ngươi sử dụng độn pháp có tốc độ cực nhanh!"

Lệ Vô Mị mỉm cười, lập tức hiểu ý của Bùi Lăng.

Tiểu tử này muốn học độn pháp của hắn ta!

Thế nhưng...

"Bây giờ ngươi đang dùng 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , chắc cũng biết Ngũ Quỷ Thiên La Độn của bản môn?" Lệ Vô Mị hỏi.

Bùi Lăng hơi hoảng sợ, vừa rồi Lệ Vô Mị dùng 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 ?!

Nhưng ngay sau đó đã nghe Lệ Vô Mị nói tiếp: "Vừa rồi ta dùng 【 Tam Quỷ Tiêu Diêu Độn 】 , cũng coi như là bản suy yếu của 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 , bây giờ tu vi của ngươi đã đạt tới Kết Đan, đúng là có thể tu luyện thêm một môn quỷ độn chi pháp nữa."

"Nhưng 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 , hoặc là 【 Tam Quỷ Tiêu Diêu Độn 】 , với tu vi hiện tại của ngươi vẫn chưa thể nắm giữ được."

Nói xong, Lệ Vô Mị lấy ra một cái ngọc giản.

Vừa lấy ngọc giản ra, hệ thống đã nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra độn pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Chương 819: Chuẩn bị lễ vật

"Trong này ghi lại 【 U Quỷ độn pháp 】 , cũng là một trong nhưng độn pháp trước 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 giống với 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 !" Lệ Vô Mị nói xong liền giao nó cho Bùi Lăng.

Ở Thánh tông, mặc kệ là một môn độn pháp nào trước 【 Ngũ Quỷ Thiên La Độn 】 , đều cần rất nhiều điểm công đức và linh thạch mới có thể đổi được.

Nhưng Bùi Lăng là nhân tài được Cửu A Lệ thị coi trọng, tất nhiên Lệ Vô Mị muốn tạo thuận lợi cho hắn.

Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản, cung kính nói: "Tạ Lệ tiền bối!"

Lúc đang nói chuyện, hai người đã xuyên qua phố dài, chuyển sang một ngõ hẻm nhỏ.

Sâu trong ngõ hẻm nhỏ này có một tòa dinh thự sơn son vòng đồng.

Cánh cửa to lớn khép hờ, sau khi đẩy cửa vào chỉ thấy cứ cách năm bước lại treo một đôi đèn lồng màu đỏ thắm, tỏa ra vầng sáng u ám gần như máu tanh.

Hiển nhiên Lệ Vô Mị cũng không xa lạ với nơi này, hắn ta xe nhẹ đường quen dẫn đường cho Bùi Lăng, không ngừng bước đi vòng qua bức tường, xuyên đình qua viện, vào cửa thuỳ hoa, chọn đi qua một con đường đầy hoa, ngang qua hành lang cửu khúc, vào thiên viện, ra cửa hông... Trong nhà cửa trùng điệp, thỉnh thoảng có hạ nhân đi tiểu đêm đi ngang qua, nhưng lại coi như không thấy hai bọn họ.

Sau một lúc lâu, Lệ Vô Mị dẫn theo Bùi Lăng đi tới một mật thất dưới đất che kín trận pháp và cạm bẫy.

Cảm giác toà mật thất này vô cùng rộng rãi, nhưng hiện tại chỉ thắp sáng mấy ngọn đèn ở vị trí cửa vào, soi sáng ra mấy trượng vuông.

Những bộ phận khác đều ẩn trong bóng tối, bóng tối kia không phải ánh sáng thuần túy mà bị một loại lực lượng trận pháp nào đó che giấu, dù là thần thức Kim Đan nhất phẩm dò xét cũng như trâu đất xuống biển, không có bất kỳ đáp lại gì.

Lệ Vô Mị cũng không có ý đi sâu hơn, hắn ta đứng dưới một ngọn đèn, hai tay kết động, liên tiếp đánh ra pháp quyết.

Chẳng mấy chốc, trên mặt đất cách đó không xa hiện ra một tòa Truyền Tống Trận cỡ nhỏ.

Sau khi hai người đi lên, Lệ Vô Mị thôi động trận pháp, chẳng mấy chốc một đạo ánh sáng trắng hiện lên, bóng người chợt biến mất không thấy gì nữa.

...

Phường thị Vạn Hủy hải.

Một trà lâu dựa núi hướng ra biển.

Lầu ba, trong một căn phòng không mở ra cho người ngoài, ánh sáng trắng hiện lên, bóng dáng của Lệ Vô Mị và Bùi Lăng chậm rãi hiện ra.

"Nơi này là Vạn Hủy hải." Lệ Vô Mị nói, "Còn phải truyền tống mấy lần mới có thể trở về tông."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, điều này đã nhanh hơn cũng an toàn hơn việc hắn đi đường một mình rất nhiều.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói: "Lệ tiền bối, có thể cho ta một canh giờ không, ta mua chút đồ ở phường thị."

Lệ Vô Mị không quá để ý, lập tức nói: "Có thể, vậy một canh giờ sau ngươi lại tới nơi này."

"Đa tạ Lệ tiền bối." Bùi Lăng nói tiếng cám ơn, tâm niệm vừa động, 【 Huyết Vô Diện 】 lại huyễn hóa biến thành một tu sĩ hoàn toàn xa lạ, lúc này mới đẩy cửa rời đi.

Lúc này sắc trời chưa sáng rõ, nhưng trong phường thị đã rất náo nhiệt.

Cửa hàng ở hai bên phố dài gần như đều đã mở cửa, lúc Bùi Lăng đi ngang qua lập tức vang lên chào khách không ngừng.

Bùi Lăng cũng không từ chối, sẽ đi vào dạo một vòng tất cả các cửa hàng.

Lần này hắn đi ra ngoài là muốn mua một món lễ vật cho Lệ sư tỷ.

Nhưng sau này xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn không thấy thứ gì thích hợp.

Đương nhiên, dùng hai loại đan dược khan hiếm là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan làm lễ vật cho Lệ sư tỷ, chắc hẳn cũng không phải không được.

Nhưng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đã bị Chu Diệu Ly lấy mất một viên, hắn lại coi là một món lễ vật đưa tới trước mặt Lệ sư tỷ, cũng hơi không ổn.

Về phần Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, đây là đan dược dùng để tăng tư chất và ngộ tính, chưa nói đến một viên cực phẩm duy nhất đã bị hắn để lại hoàng triều, bây giờ cũng thấy ngại không thể lấy ra viên thượng phẩm trong tay. Chỉ nói đến Lệ sư tỷ là kỳ tài ngút trời, đan dược này không có ý nghĩa quá lớn với nàng, sẽ có vẻ quá qua loa...

Bởi vậy, Bùi Lăng muốn chuẩn bị một phần lễ vật có ý nghĩa, vậy phải xem Lệ sư tỷ thích cái gì.

Nghĩ vậy, hắn chạy như bay, nhanh chóng ra vào từng cửa hàng...

Sau nửa canh giờ, Bùi Lăng không thu hoạch được gì, không nhịn được dần nhíu chặt lông mày.

Vạn Hủy hải là nơi tán tu tụ tập, phường thị nơi đây cũng hướng về tán tu.

Không thể nói hoàn toàn không có đồ tốt, nhưng với thực lực và địa vị của Lệ sư tỷ, phần lớn pháp bảo, đan dược, thuật pháp đều không thích hợp.

Hiện tại hắn gần như đã đi qua sáu phần mười số cửa hàng trong toàn bộ phường thị một lượt, không có một thứ nào vừa ý!

Vào lúc này, Bùi Lăng đi đến một cửa hàng quần áo.

Vốn lúc đi ngang qua, hắn không định tiến vào cửa hàng này.

Bởi vì loại cửa hàng quần áo này cũng chỉ bán tài liệu tinh xảo, trân quý cùng màu sắc thịnh hành, nhưng với một quái vật khổng lồ như Cửu A Lệ thị, việc ăn ở đứng đầu trong phương thế giới này đều nằm trong tay bọn họ, căn bản không mua từ bên ngoài!

Thứ có thể mua được trên phường thị, tính chất tuyệt đối không tốt bằng thứ mà Lệ sư tỷ mặc thường ngày.

Chương 820: Hệ thống trí năng 3.0

Về phần màu sắc... Xu hướng của phương thế giới này là chín tông môn lớn!

Xu hướng của chín tông môn lớn là từ thế gia vọng tộc như Cửu A Lệ thị.

Nói cách khác, bản thân Lệ sư tỷ là mục tiêu mà người khác tranh nhau bắt chước, cũng không thể mua một vài thứ mô phỏng cao cấp ở nơi này về để lừa gạt chứ?

Chỉ là, ngay lúc Bùi Lăng định quay đầu rời đi, khóe mắt hắn chợt liếc qua cái gì đó...

Bùi Lăng không hề chậm trễ đi vào, đi thẳng đến một nữ tu đứng đối diện cửa tiệm.

Trên cánh tay nữ tu kia cột một dải băng màu xanh lá, trên dải băng thêu lên bảng hiệu đơn giản hoá của cửa hàng này, đây là biểu tượng thân phận của công nhân làm thuê trong tiệm.

Vẻ ngoài của nữ tu khá đẹp, đôi má trắng nõn nà, đôi mắt hàm chứa thu thuỷ, dáng người yểu điệu.

Thế nhưng, thứ mà Bùi Lăng đang chú ý tới không phải khuôn mặt dáng vẻ của nàng, mà là pháp y trên người nàng!

Bộ pháp y này được dệt từ giao tiêu, nhẹ mềm như mây khói, ngoại trừ ba vị trí nhất định phải che đậy, chỗ khác trông như váy dài bồng bềnh, làn váy kéo dài, lại là chất liệu lụa mỏng, liếc qua là thấy ngay.

Thậm chí, lụa mỏng như khói, trông càng có một loại vẻ đẹp mông lung, không diễn tả được vẻ kiều diễm.

"Chỗ các ngươi ngoại trừ vải áo, còn bán cả đồ may sẵn sao?" Bùi Lăng chỉ nhìn một cái đã nhận ra bộ váy áo này là bộ đồ mà Kim Tố Miên mặc ngày đó.

Hắn đi đến trước mặt nữ tu, mở miệng hỏi thăm.

Nữ tu kia nghe vậy đầu tiên nở nụ cười xinh đẹp, theo thói quen liếc mắt đưa tình với hắn, lúc này mới mềm mại nói: "Đúng vậy! Mời đạo hữu xem, bên trong còn có nhiều kiểu dáng hơn..."

Nàng xoay người, dáng vẻ yểu điệu dẫn Bùi Lăng đi vào nơi sâu trong cửa hàng, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt chào hàng, "Chủ nhân của chúng ta có thân quyến bái nhập Thiên Sinh giáo, vì vậy vải áo và thợ may của cửa hàng đều là độc nhất toàn bộ Vạn Hủy hải."

"Thậm chí đệ tử vọng tộc của tông môn khác đều sẽ tới cửa hàng mua sắm."

"Mời đạo hữu xem mấy bộ này, mặc dù dùng tài liệu không nhiều nhưng đều do môn chủ Hợp Hoan môn thuộc Thiên Sinh giáo tự mình thiết kế, nổi tiếng có thể phơi bày ra vẻ đẹp tự nhiên của nữ tử..."

"Còn có món này, theo thống kê của cửa hàng là bộ váy sam cần thiết khi song tu được đạo lữ hoan nghênh..."

"Một dãy bên kia là kiểu mới nhất đến, nghe nói mấy vị hộ pháp am hiểu thải bổ của Thiên Sinh giáo đều khen không dứt miệng..."

"Ngoài ra, chỉ cần một lần mua sắm vải áo, quần áo ở cửa hàng đủ một ngàn linh thạch trung phẩm, đều tặng thêm một phần tâm pháp độc nhất vô nhị của Hợp Hoan môn."

"Đủ ba ngàn linh thạch trung phẩm, ngoại trừ tâm pháp Hợp Hoan môn lại cho tâm đắc song tu của một vị đệ tử chân truyền nào đó trong Thiên Sinh giáo."

"Đủ năm ngàn linh thạch trung phẩm, còn có thể tùy ý chọn trong rất nhiều đồ vật khuê phòng do đúc khí sư Thiên Sinh giáo tự tay chế tạo..."

Lúc đang nói chuyện, nữ tu lấy ra một chồng pháp bảo bịt mắt cho xem, vẻ ngoài trông khác nhau, có tươi đẹp, có cuồng dã, có quy củ, thậm chí còn có mấy thứ quỷ dị, chủ yếu nhất là bọn chúng đều có thể che đậy nhãn thức và thần niệm, khiến người đeo hoàn toàn mất đi tầm nhìn như phàm nhân.

Sau đó lại lấy ra lỗ tai miêu yêu, vây đuôi giao nhân, dây thừng đặc chế, lục lạc...

Nữ tu vô cùng hào hứng chào hàng, Bùi Lăng nghe được cũng liên tiếp gật đầu.

Không sai!

Nữ hài tử đều thích quần áo mới!

Nên mua chút quần áo mới cho Lệ sư tỷ!

Hơn nữa Lệ sư tỷ có tu vi cao như vậy, đã sớm nóng lạnh bất xâm, đặc biệt là lúc ở trong hành cung, không cần thiết chọn loại che phủ kín kẽ.

Cứ chọn loại ít vải vóc nhất!

Lúc này hắn phân phó đóng gói toàn bộ váy sam này lại.

Nhiều bộ quần áo như vậy, sau khi Lệ sư tỷ nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ!

Chỉ có quần áo cũng khó tránh khỏi quá đơn điệu, Bùi Lăng nghĩ đến đây, lại mua một đống đồ vật, bỏ vào trong túi toàn bộ đồ được tặng trong cửa hàng này...

Một canh giờ gần đến, Bùi Lăng cảm giác đưa những lễ vật này cho Lệ sư tỷ cũng gần đủ rồi, thế là quay về trà lâu mà lúc trước truyền tống tới.

Vừa vào cửa đã thấy trước mặt Lệ Vô Mị bày bộ đồ uống trà, đang vừa uống trà vừa chờ hắn.

Thấy Bùi Lăng trở về, lập tức đứng dậy nói: "Đi!"

Trước đó hai người truyền tống từ Lưu Lam hoàng triều đến phường thị Vạn Hủy hải, dùng Truyền Tống Trận ở lầu ba, lần này Lệ Vô Mị dẫn Bùi Lăng tới hậu viện.

Trong một gian sương phòng ở hậu viện, nhìn từ bên ngoài chỉ chất đống một ít tạp vật, không có một ai.

Sau khi đi vào bên trong, Lệ Vô Mị kết động pháp quyết, căn phòng này mới lộ ra bộ mặt thật.

Tạp vật xung quanh lập tức biến mất, trên mặt đất hiện ra hoa văn Truyền Tống Trận phức tạp.

Hai người tiến vào bên trong, sau khi Lệ Vô Mị thôi động pháp trận, theo một đạo ánh sáng trắng hiện lên, bóng dáng của bọn họ lập tức biến mất.

...

Mấy ngày sau, một cái pháp chu cỡ trung nhanh chóng lướt qua không trung.

Trong pháp chu.

Một phòng tầng cao nhất.

Bùi Lăng đang mặt không thay đổi uỷ thác luyện đan.

Mấy ngày nay, Lệ Vô Mị dẫn theo hắn liên tục sử dụng Truyền Tống Trận, hiện tại đã vào cảnh nội Trọng Minh tông.

Chương 821: Phệ Hồn quật

Sau khi chạy đến Truyền Tống Trận tiếp theo, có thể trực tiếp truyền tống về tông môn.

Hắn vốn tưởng Lệ Vô Mị sẽ hỏi han kỹ càng về trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian ở Lưu Lam hoàng triều, vì vậy đã chuẩn bị xong lí do giải thích.

Nhưng trong mấy ngày tiếp theo, đối phương lại không hề có ý hỏi thăm.

Ngược lại lời lẽ sâu xa nhắc nhở Bùi Lăng nhiều lần, để sau này Bùi Lăng làm việc khiêm tốn.

Bọn họ là Trọng Minh tông, không phải Vô Thủy sơn trang!

Mọi thứ phải xem lợi và hại.

Việc đun nấu thành chủ phu nhân trước mặt mọi người ở Lưu Lam hoàng triều có trăm hại mà không một lợi...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cảm thấy tâm trạng phức tạp.

Đúng vào lúc này, hệ thống luyện chế xong một lò đan dược, đang muốn tiếp tục lô tiếp theo, kịch độc trong cơ thể phát tác, tiếng nhắc nhở lập tức vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng mở nắp lò, trong lò đan là một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm.

Đây là đan dược hắn luyện chế cho Lệ sư tỷ.

Dù sao Chu Diệu Ly đã có một viên, đương nhiên bên Lệ sư tỷ càng không thể thiếu.

"Cũng sắp đến Truyền Tống Trận tiếp theo." Bùi Lăng cố ý tìm một bình ngọc xinh đẹp nhất, thu hồi viên đan dược kia, bỏ vào túi trữ vật có chứa những bộ váy sam chuẩn bị đưa cho Lệ sư tỷ, trong lòng thầm tính toán, "Lại luyện một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, chỉ sợ thời gian không kịp..."

Mặc dù bây giờ hắn đã có thể luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan và Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan ra cực phẩm, nhưng đều phải tốn thời gian gần một ngày.

Cho nên hai loại đan dược này rất khó dự trữ số lượng lớn giống những đan dược khác.

Dù sao mục đích tu hành của Bùi Lăng không phải vì làm luyện đan sư chuyên nghiệp.

Lúc đang suy nghĩ, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành thăng cấp hệ thống tu chân trí năng 3.0!"

"Leng keng! Căn cứ vào phản hồi kém của ký chủ, lần thăng cấp này tối ưu hóa mấy chức năng tiếp theo..."

"Tối ưu hóa chức năng một: Tăng cường phạm vi kiểm tra của hệ thống."

"Tối ưu hóa chức năng hai: Tăng cường cường độ kiểm tra của hệ thống."

"Tối ưu hóa chức năng ba: Tăng cường chức năng dự đoán ngoài ý muốn và tránh chướng ngại vật."

"Tối ưu hóa chức năng bốn: Trí năng hóa phán định công kích ngoại giới."

"Tối ưu hóa chức năng năm: Trí năng hóa cơ chế tặng miễn phí."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 3.0 hết lòng trung thành phục vụ ngài, hệ thống càng trí năng hơn vì ngài!"

Sau khi nghe xong tiếng nhắc nhở của hệ thống, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, vốn thấy thời gian luyện đan không đủ, hắn còn định dùng hệ thống tu luyện 【 U Quỷ độn pháp 】 một chút, nhưng bây giờ hắn không dám dùng!

Đến nay Bùi Lăng vẫn nhớ kỹ, lần trước vừa thăng cấp phiên bản hệ thống thiểu năng 2.0, đã hố hắn cực kỳ thảm!

Hiện tại phiên bản hệ thống thiểu năng 3.0 này, tuyệt đối không thể tu luyện một mình, phải đợi đến lúc ở bên cạnh Lệ sư tỷ, có Lệ sư tỷ giúp đỡ cắt ngang mới có thể tu luyện!

Nghĩ vậy, hắn phát hiện mấy việc mà mình đang suy nghĩ đều không làm được, dứt khoát thu dọn một chút, ra khỏi phòng, đến boong tàu giải sầu.

Chỉ là sau khi đi đến boong tàu, lại phát hiện Lệ Vô Mị đã ở đây, đang chắp tay đứng ở đầu thuyền, ngước mắt nhìn ra xa, vẻ mặt hài lòng.

"Lệ tiền bối." Bùi Lăng vội vàng tiến lên chào hỏi.

Lệ Vô Mị xoay người khẽ gật đầu, lại nhắc nhở, "Bùi Lăng, ngươi cảm thấy những lời ta nói lần trước thế nào?"

"Môn nhân Thánh tông chúng ta mạo hiểm kiếm lợi thì cũng thôi."

"Không có chỗ tốt thực chất, không có lợi ích tương đương, tùy tiện ra tay thật sự không phải con đường lâu dài!"

"Ngươi đừng thấy danh tiếng của Vô Thủy sơn trang đang nổi bật, nếu bọn họ không có công pháp đặc thù, thực lực của đệ tử cường hãn, lại tiến cảnh nhanh chóng, đã sớm không có người kế tục rồi!"

"Hơn nữa, thật ra Thánh tông ta cũng không yếu như ngoại giới đã tưởng."

"Sở dĩ những năm gần đây vẫn khom lưng nhận vị trí thấp nhất, chỉ vì giấu tài."

"Dù sao nhiều khi thật sự ác độc đấu đá, cũng không có ích lợi."

"Đẩy Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp lên ra sức chịu chết không tốt sao?"

"Tại sao phải hao tổn thực lực tông ta?"

"Chỉ là sự kính trọng trên miệng có thể đổi lấy việc bọn họ xông pha chiến đấu ở phía trước, chúng ta lại nhân lúc bọn họ đang chém đầu người rơi máu thu gom chỗ tốt... Đây mới là điều người thông minh nên làm."

Thấy Bùi Lăng cung kính đồng ý, Lệ Vô Mị mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ta rất coi trọng Bùi Lăng, cũng không hy vọng vị hậu bối mới vào Kim Đan nhất phẩm này vì tuổi trẻ khí thịnh học theo Vô Thủy sơn trang, cứ làm một vài việc kỳ quái lại không có chút lợi ích nào đáng nói, dẫn đến việc chết yểu giữa chừng.

Lúc này thấy Bùi Lăng vẫn nghe lới khuyên, lông mi cũng giãn ra mấy phần, tiếp theo nói đến việc chính: "Ngươi đã kết thành Kim Đan, dựa theo quy củ tông môn có thể chủ động xin kiểm tra chân truyền, sau khi thông qua sẽ là vị chân truyền thứ tư đời này của Thánh tông!"

Chương 822: Phệ Hồn quật

"Thế nhưng, vừa rồi ta bẩm báo việc ngươi đan thành nhất phẩm với trong tộc."

"Trong tộc có ý là, để ngươi tạm thời ẩn giấu tu vi, tiếp tục lấy Trúc Cơ kỳ gặp người!"

"Dù sao bây giờ phẩm chất Kim Đan của ngươi không thấp hơn Liệp Nguyệt chất nữ trước kia."

"Một khi để bên Tô thị biết việc này, chắc chắn sẽ cảm thấy bị uy hiếp, đến lúc đó đủ loại thủ đoạn bí mật nườm nượp kéo đến."

"Thậm chí Phù Quang Tư Hồng thị cũng có thể bắt tay với Tô thị ám toán ngươi."

"Mặc dù tộc ta cũng không e ngại, nhưng sợ ép người ta nóng nảy, đến lúc đó Tô thị sẽ sắp xếp Tô Chấn Hòa không để ý hậu quả, cưỡng ép phá đan thành anh!"

"Dưới tình huống đó, mặc dù Nguyên Anh có tì vết, chưa chắc có thể đi hết Vạn Tộc Huyết Thê, thành tựu vị trí Thánh Tử, nhưng trong tộc cho rằng không cần thiết mạo hiểm như vậy."

"Cho nên, tiếp theo phải để ngươi chịu thiệt thòi tiếp tục giả vờ Trúc Cơ, để Tô Chấn Hòa và Tô thị sau lưng hắn, cùng đám người Phù Quang Tư Hồng thị này đều thả lỏng cảnh giác."

"Đương nhiên, Lệ thị ta sẽ không để ngươi thiếu những tài nguyên mà chân truyền Thánh tông nên có!"

Nói đến chỗ này, Lệ Vô Mị nhe răng cười một tiếng, "Chờ tu vi đạt tới Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, lúc giống với Tô Chấn Hòa... Thậm chí, sau khi đột phá Nguyên Anh lại để lộ tu vi, đến lúc đó trực tiếp tiến vào vị trí Thánh Tử, giết Tô thị, giết Tư Hồng thị, giết tất cả đối thủ một cái không kịp trở tay!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức gật đầu.

Lệ thị thật sự suy nghĩ rất giống với hắn!

Hiện tại hắn tự nhận chưa phải là đối thủ của Chu Diệu Ly, Chu Diệu Ly và Tô Chấn Hòa cũng khó phân trên dưới.

Bởi vậy, hắn phải cẩu đến trước khi Nguyên Anh, hắn không muốn xảy ra tranh đấu với Tô Chấn Hòa một chút nào.

"Lệ tiền bối yên tâm!" Bùi Lăng lập tức xúc động nói, "Lệ thị có ân nặng như núi với ta, tất nhiên ta sẽ nghe theo sự sắp xếp trong tộc!"

Lệ Vô Mị khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động lấy ra một khối ngọc giản.

Hệ thống lập tức online: "Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Trong ngọc giản này ghi lại 【 Thiền Tức thuật 】 , phối hợp với Kim Đan nhất phẩm của ngươi có thể ngụy trang tu vi của ngươi một cách hoàn mỹ." Lệ Vô Mị giới thiệu, "Dù tu sĩ cao hơn ngươi một cảnh giới lớn, cũng rất khó phát hiện."

"Đương nhiên, bây giờ ngươi và ta đi cùng đường, ta có thể che giấu khí tức Kết Đan kỳ cho ngươi, không sợ người ta nhìn ra vấn đề."

"Nhưng sau khi trở lại tông môn, ngươi nhất định phải nhanh chóng học được môn thuật pháp này!"

Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, nghiêm mặt nói: "Vâng!"

Nói xong việc chính, hai người lại thưởng thức phong cảnh phía dưới pháp chu, bắt đầu tùy ý trò chuyện.

Chỉ là, chưa nói được mấy câu, thấy Lệ Vô Mị lại muốn đề cử nữ thi cho mình, Bùi Lăng lập tức nói cần nghiên cứu 【 Thiền Tức thuật 】 , quay ngược về phòng.

Một canh giờ sau, pháp chu đã đến gần Truyền Tống Trận, chầm chậm hạ xuống.

Hai người rời khỏi pháp chu, Lệ Vô Mị thu hồi nó, dẫn theo Bùi Lăng đi vào trong Truyền Tống Trận.

...

Trọng Minh tông.

Trên một đỉnh núi cao hơi cách biệt với những sơn phong khác, trận văn khắc trên mặt đất đột nhiên sáng lên, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, bóng dáng Lệ Vô Mị và Bùi Lăng xuất hiện.

Hai người chưa rời khỏi Truyền Tống Trận, không gian cách đó không xa chấn động, hai tên U Hồn thị nữ váy khói nhẹ nhàng song song đi ra, bên trái tán hoa cung trang dáng vẻ đoan trang, bên phải Song Loa Kế chuỗi vòng ngọc, hồ điệp màu xanh đậm nhẹ nhàng quanh quẩn, lại là Hiểu Nghê và Vụ Liễu!

"Thập Ngũ trưởng lão, Bùi công tử!" Sau khi hai tên thị nữ xuất hiện, lập tức khom mình hành lễ, chợt đôi mắt màu mực nhìn về phía Bùi Lăng, nói, "Chủ nhân biết được ngài trở về, cố ý để chúng ta đến đây nghênh đón công tử."

"Ngoài ra, công tử tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 , chủ nhân đã chuẩn bị xong công pháp sau đó cho công tử."

"Nếu công tử không có chuyện quan trọng nào khác, kính xin theo tiểu tỳ tiến về Triêu Na hành cung."

"Chủ nhân chờ đã lâu."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức gật đầu, nói: "Lần này ta ra ngoài cũng có thu hoạch, vừa hay muốn đưa cho Lệ sư tỷ."

Lệ Vô Mị đứng bên cạnh nghe lời này, khẽ gật đầu.

Tầm mắt của Liệp Nguyệt thật sự khá tốt!

Lúc trước Bùi Lăng này có thể tiến vào mắt Lệ thị, cũng vì đạt được sự thưởng thức của Liệp Nguyệt.

Hiện tại xem ra, dù là tư chất, tâm tính hay khí vận của kẻ này đều rất xuất sắc, lấy thân phận con cháu nhánh bên không được coi trọng ở vùng đất hoang Lộc Tuyền thành, đầu tiên là thành công Thiên Đạo Trúc Cơ, hiện tại lại đan thành nhất phẩm, với phúc duyên như thế, chỉ cần không chết yểu giữa chừng, Lệ thị bồi dưỡng thật cẩn thận, quyết sẽ không lỗ vốn.

Đúng vào lúc này, Hiểu Nghê dịu dàng mở miệng: "Kính xin công tử theo Vụ Liễu đến đó, tiểu tỳ còn có một số việc muốn bẩm báo riêng với Thập Ngũ trưởng lão."

Thế là, Vụ Liễu dẫn theo Bùi Lăng nhanh chóng rời đi.

Thấy thế Lệ Vô Mị thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

"Gần đây Phệ Hồn quật có động tĩnh khá kỳ lạ." Hiểu Nghê cúi đầu, giọng nói đâu ra đấy nói, "Trong tộc muốn mời Thập Ngũ trưởng lão đến tọa trấn."

Chương 823: Trâm phượng gõ gối tiếng ngọc tròn

Phệ Hồn quật?!

Lệ Vô Mị nhướn mày, đây là một trong những địa bàn trong tay Cửu A Lệ thị, thừa thãi tài nguyên hồn đạo.

Mặc dù giá trị cực kỳ cao nhưng cũng là khu vực hung hiểm đứng hàng đầu trong số địa bàn của Lệ thị.

Quan trọng nhất là, nơi đây có tác dụng uẩn dưỡng cực mạnh với U Hồn, nhưng nếu là người sống, cho dù tu sĩ cao giai như Lệ Vô Mị, đều có nguy hiểm bị ăn mòn thành U Hồn.

Vì vậy, trong tộc Lệ thị rất thích sản phẩm của Phệ Hồn quật, lại không ai muốn đến đó tọa trấn.

Nghĩ tới đây, Lệ Vô Mị cau mày hỏi: "Trong tộc để ta đến trấn thủ mấy tháng?"

Mấy tháng?

Chủ nhân đề nghị trong tộc là cả một đời...

Tất nhiên Hiểu Nghê không dám nói sự thật này với Lệ Vô Mị, lập tức cung kính nói: "Thuộc hạ không biết."

Sâu trong nội môn, vô số pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững.

Mặc dù là ban ngày nhưng Triêu Na hành cung vẫn cho người ta một cảm giác u ám.

Dường như tia sáng ngoài sơn cốc chiếu đến nơi đây, lại bị lực lượng vô hình gì đó thôn phệ.

Trong giây lát, hai bóng dáng chậm rãi hiện ra ở cửa chính hành cung, là Vụ Liễu dẫn theo Bùi Lăng đến đây.

Cửa lớn im ắng mở ra, hai người một trước một sau đi vào, chợt cửa điện sau lưng lại lặng yên không tiếng động đóng chặt.

Trong tầm mắt là bóng tối quen thuộc, xung quanh không ngừng có tiếng ồn ào làm loạn.

Bùi Lăng được Vụ Liễu dẫn đường, đi xuyên qua hành lang trung đình trùng điệp, tiến vào một tòa thiền điện.

Toà thiền điện này vô cùng xinh đẹp, rèm nỉ nặng nề, người phục vụ đứng ở bên cạnh đều xếp chồng hai tay ở bụng dưới, dáng vẻ cung kính.

Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng một mình trên vân sàng, chờ đợi Bùi Lăng đến.

Trên cái bàn con trước mặt nàng không xa có một lò huân hương khói xanh lượn lờ, bay thẳng lên đỉnh điện, sau đó tản ra khắp nơi. Mây khói tản ra quanh quẩn cả điện, tăng thêm một tầng mông lung như mộng như ảo cho tất cả cảnh vật.

Ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt Lệ Liệp Nguyệt ngọc ngà nhẹ nhàng, xương cốt tinh khiết thanh tú, phù văn trên mi tâm nghiễm nhiên có sinh cơ, tùy tiện sáng tối theo nhịp nàng hít thở.

Nguyên Anh trung kỳ!

Lệ Liệp Nguyệt không hề che giấu khí tức của mình, vì vậy Bùi Lăng vừa đi tới đã cảm nhận được tu vi của đối phương.

Trong lòng hắn âm thầm khen ngợi, chắc chắn sư tỷ đã chính vị Thánh Nữ, đáng tiếc lần này không gặp mặt ở ao sen giống lần trước...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức tiến lên hành lễ: "Chúc mừng sư tỷ chính vị Thánh Nữ, nguyện sư tỷ đạo hạnh tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị!"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Chuyến đi này có thuận lợi không?"

"Hồi sư tỷ." Bùi Lăng nói, "Lần này lịch lãm, lúc đầu gặp chút khó khăn trắc trở nhưng dựa vào 【 Huyết Vô Diện 】 sư tỷ tặng cho chỉ hoảng sợ chứ không nguy hiểm, lại thuận lợi kết thành Kim Đan nhất phẩm. Lúc Kết Đan, đủ loại minh ngộ xông lên đầu mới biết được từng lời dạy bảo của sư tỷ như châu ngọc! Lần này đan thành nhất phẩm, đều do sư tỷ dốc lòng chỉ điểm."

Nói xong, lại nói, "Lần này sư đệ lịch lãm trở về, cố ý mang theo một ít quà cho sư tỷ, mong sư tỷ đừng ghét bỏ."

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú.

Mặc dù từ trước đến nay nàng cũng không thiếu cái gì, trong khoảng thời gian này, sau khi đăng lâm vị trí Thánh Nữ, thế lực khắp nơi đều lần lượt đưa tới hậu lễ.

Trong đó không thiếu những thứ dù với địa vị này của nàng cũng cảm thấy hiếm thấy trân quý.

Nhưng Lệ Liệp Nguyệt luôn không đặt vật bên ngoài ở trong lòng, vì vậy đều sắp xếp thị nữ ra mặt đối phó, mình căn bản không để ý.

Thế nhưng, lễ vật do Bùi sư đệ đưa tới lại không giống.

Đương nhiên, Lệ Liệp Nguyệt cũng biết, vị sư đệ này không có xuất thân cao quý giống mình, trong tay không dư dả, dù lễ vật được chọn mua tỉ mỉ, e rằng mình căn bản không dùng được.

Nhưng điểm này không quan trọng, quan trọng là đối phương có tấm lòng này là đủ.

Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình khá tốt, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi cảm xúc, chỉ thản nhiên hỏi: "Là cái gì?"

Bùi Lăng nhìn đám U Hồn thị nữ xung quanh, vội ho một tiếng nói: "Chỉ có thể trình lễ vật này cho một mình sư tỷ..."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn xung quanh, Vụ Liễu cùng các thị nữ lập tức nối đuôi nhau lui ra.

Chờ trong thiền điện chỉ còn lại hai người, cửa điện cũng im ắng tự động khép lại.

Lúc này Bùi Lăng mới lấy ra một cái túi trữ vật.

Trong túi trữ vật này đặt một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan được đóng gói tỉ mỉ, còn có rất nhiều quần áo mới cùng một vài pháp bảo đặc thù.

"Một chút tâm ý, kính xin sư tỷ vui vẻ nhận lấy." Bùi Lăng dùng hai tay nâng túi trữ vật, trong lòng đầy mong chờ nói.

Hiếm khi nào Lệ Liệp Nguyệt lại nở một nụ cười như trăm hoa mới nở, ánh trăng chợt lên, sau đó nàng vươn tay thi triển 【 Ngũ Chỉ Tù Long Ngục 】 , một tay kéo cả Bùi Lăng và lễ vật hắn đưa lên đến trước người!

Ngay sau đó, nàng tiếp nhận túi trữ vật do Bùi Lăng đưa lên, tiện tay đặt ở bên cạnh, lại một tay đè Bùi Lăng ở trên vân sàng.

Thấy sư tỷ chủ động như này, Bùi Lăng lập tức biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến sư tỷ còn chưa thay quần áo mới trong túi trữ vật, hắn vội vàng nhắc nhở: "Sư tỷ, nhìn lễ vật trước..."

Chương 824: Lại là ngoại kiếp

"Chút nữa lại nhìn!" Lệ Liệp Nguyệt không thèm để ý nói, đôi môi dán sát vào bên tai Bùi Lăng, lúc cọ xát thổ khí như lan khẽ nói, "Đã rất lâu rồi chúng ta không song tu..."

Nói xong, cũng mặc kệ Bùi Lăng có đồng ý hay không, lúc hai gò má tựa nhau, ngón tay ngọc nhỏ dài hời hợt lướt qua lồng ngực Bùi Lăng, pháp y Kết Đan kỳ theo hành động nứt ra giấy, để lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Ngay sau đó, váy sa màu đen trên người Lệ Liệp Nguyệt cũng lặng yên rút đi.

Da trắng mặt xinh, uyển chuyển yểu điệu như hoa quỳnh chầm chậm nở rộ trong đêm tối...

Trên nệm dày màu trắng, từng chiếc áo bị ném đi.

Tiếng xé vải chưa dừng lại, tiếng vật nặng lăn xuống đã vang lên.

Trong lư hương cách đó không xa, một nén nhang đang chầm chậm thiêu đốt.

Trong mây khói mông lung chỉ thấy uyên ương giao cổ múa, đoàn tụ trong lồng phỉ thúy, lông mày xấu hổ thiên tụ, môi son ấm càng tan.

Bởi vì cái gọi là phấn hương mồ hôi làm ẩm ướt đàn ngọc chẩn, xuân đùa tiêu dung miên vũ cao.

Lại nghe trâm phượng gõ gối tiếng ngọc tròn, trâm vàng lược bạc đánh nhịp vỡ tan.

Khoảnh khắc bông hoa đỏ thẫm kéo từng sợi bạc mỏng manh óng ánh, dính dấp thơm ngát, con ong len vào ẩn thân trong hoa, cổ tay mệt mỏi không dời, vòng cung mềm mại đầy đặn.

Thế là mồ hôi tròn trịa tuôn rơi, tóc đen rối loạn... Không nhịn được cảm giác tê dại kiến trùng bò trong xương, không khỏi mở lòng xuân.

Trên vân sàng khắc đầy phù văn có ích cho tu luyện, rộng rãi nặng nề chiếm diện tích như một căn phòng nhỏ, không lâu sau cũng phát ra tiếng động không chịu nổi sự lay động này.

Ngoài điện, trên hành lang mờ tối, mấy chục U Hồn thị nữ yên tĩnh khoanh tay đứng đó, chờ phân phó bất cứ lúc.

Cửa điện dày nặng ngăn lại rất nhiều tiếng động, chỉ thỉnh thoảng để lộ ra tiếng động vô cùng lớn.

Hoa đào đang độ ướt át, cảnh xuân dao động chập trùng.

Nghe thấy vậy, rất nhiều thị nữ càng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám thể hiện ra vẻ khác lạ nào.

...

Ba ngày ba đêm sau.

Thiền điện, một nén nhang lượn lờ phun ra hương thơm.

Bùi Lăng mở hai mắt ra, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mỗi mình, Lệ sư tỷ đã có việc rời đi.

Hắn xoay người ngồi dậy nhìn quanh, hiển nhiên cung điện này là một gian dùng làm tẩm điện, giường cao gối ngà, rèm châu chăn gấm, bày biện tinh tế mà đơn giản.

Trên bàn nhỏ cách đó không xa, đang đặt túi trữ vật mà hắn đưa cho Lệ sư tỷ.

Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ túi trữ vật này vẫn chưa được mở ra...

Bùi Lăng thấy vậy, không khỏi âm thầm tiếc hận.

Chỉ có thể đợi lần sau Lệ sư tỷ mặc quần áo mới do mình tỉ mỉ lựa chọn được đặt ở bên trong...

Nghĩ vậy, hắn sửa sang lại bào áo, đứng dậy đi ra ngoài.

Hiểu Nghê và Vụ Liễu đang song song đứng hầu ở ngoài cửa.

Thấy Bùi Lăng đi ra vội vàng tiến lên hành lễ, cuối cùng Hiểu Nghê cung kính nói: "Bùi công tử, đã chuẩn bị xong bể tắm, kính xin đi theo tiểu tỳ."

Vụ Liễu vội nói tiếp: "Chờ sau khi tắm rửa, đám tiểu tỳ lại dẫn công tử đi gặp chủ nhân."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, theo bọn họ đến chỗ tắm rửa.

Nơi này cũng là một tòa cung điện riêng biệt, bên trong là bể tắm hình hoa sen nhưng lại không phải chỗ lần trước.

Cách trang trí cũng hơi khác biệt, có một loại phong tình của dị vực.

Một mình hắn đi vào trong, trong ao sen đã sớm đổ đầy nước.

Loại nước này cũng không phải là nước trong, cũng không phải suối nước nóng, mà là thuốc tắm được điều phối riêng.

Bùi Lăng đi xuống dọc theo bậc thang, chỉ cảm thấy thuốc tắm lần này rất dịu dàng, ấm áp thư giãn gân cốt, cảm giác vất vả khi hắn đi đường trở về đã không cánh mà bay.

Hắn ngâm ở trong nước, cảm nhận tu vi trong cơ thể mình, trải qua lần song tu này tu vi của mình lại tăng tiến một đoạn.

"Chút nữa để Lệ sư tỷ hộ pháp cho ta trước, nhanh chóng tu luyện xong 【 Thiền Tức thuật 】 ." Sau sự cảm nhận ngắn ngủi, Bùi Lăng chợt tỉnh táo lại, tính toán việc chính ở trong lòng, "Tiếp theo phải về động phủ một chuyến, tìm hiểu tình huống một mạch Kiêm Tang một chút."

"Nếu không có việc gì, sau này dứt khoát ở lại chỗ của sư tỷ."

"Đúng rồi, phải tìm cơ hội luyện chế một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm cho sư tỷ..."

Mặc dù biết với tư chất và tu vi của Lệ Liệp Nguyệt, hiệu quả của loại đan dược Kim Đan kỳ này đã cực kỳ yếu ớt, nhưng dù sao cũng là tâm ý.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng tắm rửa xong, sau đó đổi sang áo bào sạch sẽ được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, đứng dậy rời khỏi điện.

Hiểu Nghê và Vụ Liễu vẫn hầu hạ ở ngoài cửa, thấy Bùi Lăng đi ra liền cong gối thi lễ, chợt hai hàng thị nữ váy khói đi ra từ sau lưng bọn họ, từng người nâng mâm sơn trong tay, trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo và tài nguyên tu luyện.

Hiểu Nghê dịu dàng nói: "Mời Bùi công tử nhận lấy, đây đều là đồ do chủ nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngài, sẽ cần dùng đến trong lúc tu luyện tiếp theo."

Sắc mặt Bùi Lăng kỳ quái, Lệ sư tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là mỗi lần song tu xong lại cho mình nhiều thứ như vậy, luôn cảm thấy là lạ...

Nhưng trước mặt thật sự có quá nhiều thiên tài địa bảo và tài nguyên, hơn nữa mỗi một thứ đều có phẩm chất xuất chúng, dù có linh thạch cũng không mua được. Thế là hắn nhận lấy tất cả.

Chương 825: Lại là ngoại kiếp

Chờ Bùi Lăng thu đồ xong, lúc này Hiểu Nghê và Vụ Liễu mới đi phía trước dẫn đường: "Mời công tử theo chúng tiểu tỳ."

Một lát sau, Bùi Lăng được đưa đến một tòa cung điện.

Hiển nhiên toà cung điện này chuyên dùng cho việc tu luyện, từ lúc bước vào cửa điện, tất cả mọi thứ trong tầm mắt gồm gạch lát, bốn vách tường, trần nhà... Khắp nơi khắc đầy phù văn và trận pháp có ích cho tu hành.

Chỉ liếc qua đã thấy rõ toàn bộ trong điện, trong này không có đồ trang trí gì, chính giữa chỉ có một cái vân sàng.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt thay một bộ đồ mới, váy đen nhẹ nhàng như mộng như ảo càng làm nổi bật dáng người thướt tha, chói lọi, nàng đang ngồi xếp bằng trên vân sàng, phun ra nuốt vào linh cơ tu luyện.

Phát hiện Bùi Lăng đã tới, nàng thu công, chậm rãi ngước mắt.

"Lệ sư tỷ." Bùi Lăng tiến lên hành lễ.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, nói: "Về sau không cần như thế, ngươi và ta không phải người ngoài."

"Lại đây nói chuyện."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó cũng không khách sáo đi đến bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt ngồi xuống, thấy sư tỷ không hề có vẻ mẫu thuẫn gì với mình, lại cực kỳ to gan đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của đối phương.

Lệ Liệp Nguyệt không phản kháng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Vừa rồi Hàn Ca đến đây nói một vài việc trong tộc."

"Chờ sau khi tu vi đạt tới Kết Đan hậu kỳ, ta sẽ dẫn ngươi về tộc, tiếp nhận một vài sự vụ trong tộc."

Bùi Lăng không thấy hứng thú với việc này lắm, hắn chỉ muốn cẩu thật tốt, nhưng cũng không dám chối từ ý tốt của Lệ sư tỷ.

Nghe vậy vội vàng nói: "Đa tạ sư tỷ."

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu một cái, ngồi thẳng người nói: "Kể lại những việc ngươi đã trải qua trong lần lịch lãm này đi."

"Vâng." Bùi Lăng đã sớm chuẩn bị việc này, lập tức kể lại những việc quan trọng trong lần lịch lãm này, "Sư tỷ, là thế này, ngày đó ta đến Vạn Hủy hải, vì giết mấy tán tu mới bị đệ tử Tố Chân Thiên phát hiện thân phận đệ tử Thánh tông, đuổi giết cả quãng đường..."

"Lúc ấy tu vi của ta không đủ, chỉ có thể chạy trốn."

"Dưới sự trùng hợp của nhân duyên, ẩn thân trong pháp chu cỡ lớn tiến về Lưu Lam hoàng triều, kết quả đánh bậy đánh bạ tham gia đại điển luận đan của Lưu Lam hoàng triều."

"Vừa vào cảnh nội Lưu Lam hoàng triều, vì muốn tu luyện một môn công pháp Hỏa hệ lại đi nấu thành chủ phu nhân, nhưng không thành công..."

"Lúc ta thi quận còn từng gặp Chu Diệu Ly, suýt nữa bị nàng giết hại."

"Nàng còn cướp một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan của ta, thật sự quá đáng..."

"Sau đó ta tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên' được Dược Tiên Nữ khen ngợi, tặng ta một giọt tinh huyết pha loãng."

"Ta dựa vào giọt kia tinh huyết, còn có Nam Kha Mộng Hỏa trong đại điển luận đan, cùng với những trải nghiệm trong hoàng triều, lại tận mắt thấy hai vị đại năng giao đấu giữa hư không, cuối cùng đan thành nhất phẩm..."

"Đương nhiên, xét đến cùng đều là sư tỷ chỉ điểm, ta mới có thể có những trải nghiệm này, cũng vì quà tặng của sư tỷ, nhiều lần gặp nạn chỉ hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm dễ dàng vượt qua..."

Bùi Lăng nói ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên đã sớm nghĩ sẵn trong đầu.

Trong đó hắn trực tiếp bỏ qua việc nữ thi Tố Chân Thiên, dùng việc giết tán tu để thay thế.

Đến cuối cùng là những việc liên quan đến Dược Tiên Nữ, hắn chỉ nói Dược Tiên Nữ tặng hắn tinh huyết, chứ không nói nhiều về việc khác.

Đây không phải hắn không tin tưởng Lệ sư tỷ, mà Lệ sư tỷ và Dược Tiên Nữ là đối địch, nếu hắn nói rõ mình trở thành đệ tử của Dược Tiên Nữ, điều này sẽ khiến Lệ sư tỷ nghĩ như thế nào?

Bởi vậy, hắn không thể tỏ ra quá thân thiết với Dược Tiên Nữ ở trước mặt sư tỷ.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn nhấn mạnh việc Chu Diệu Ly cướp đan dược của mình, ý trong ý ngoài đều hy vọng Lệ sư tỷ có thể đòi lại công bằng cho hắn, tìm Chu Diệu Ly tính sổ...

Nghe xong những lời kể này, Lệ Liệp Nguyệt khẽ nhíu mày.

Lần này nàng để Bùi Lăng ra ngoài lịch lãm, dự định ban đầu là để đối phương đi lại ở Vạn Hủy hải một lần, mở mang tầm mắt lịch duyệt, cảm nhận một vài phong tục và quan niệm hoàn toàn khác với Thánh tông, cũng đã đủ rồi.

Nhưng những biến cố tiếp theo...

Mặc dù lúc ấy Bùi Lăng vừa đi, Thập Ngũ thúc đã đến tìm nàng nói rõ ràng tình huống.

Nhưng Lệ Liệp Nguyệt cũng không lo lắng Bùi sư đệ sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Dù sao Bùi sư đệ có 【 Huyết Vô Diện 】 mà mình tặng, có thể ngụy trang thân phận hoàn mỹ, chỉ cần hắn không treo bộ nữ thi Tố Chân Thiên kia ở trên đường cái cho mọi người đều thấy, ai có thể phát hiện chứ?

Tình huống hiện tại lại là, việc ngoài ý muốn nối tiếp nhau khiến Bùi sư đệ bị cuốn vào đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, sau đó lại cuốn vào tranh đấu của Tư Hồng thị và hoàng triều, thậm chí cuối cùng còn gặp mặt vị Dược Tiên Nữ nghe đồn cực kỳ thần bí, đã nhiều năm không gặp người ngoài?

Nhiều việc trùng hợp như vậy, cộng thêm cuối cùng Bùi sư đệ kết thành Kim Đan nhất phẩm...

"Là ngoại kiếp." Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói.

Nàng nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Bùi Lăng, "Giống với lúc ngươi Thiên Đạo Trúc Cơ, ngoại kiếp đã giáng lâm sớm trước khi ngươi Kết Đan!"

"Một lần thế này có thể là trùng hợp."

"Nhưng hai lần đều thế, vậy phải cẩn thận một chút."

"Tiếp theo ngươi Kết Đan đột phá Nguyên Anh, phải sớm chuẩn bị việc đối phó với ngoại kiếp!"

Chương 826: Thiên Thương Lệ

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ giật mình, lần này hắn ra ngoài lịch lãm thật sự gặp phải rất nhiều việc ngoài ý muốn.

Nhưng vì phần lớn việc ngoài ý muốn đều do hệ thống tạo thành.

Cho nên không hề suy nghĩ theo hướng ngoại kiếp.

Bây giờ được Lệ sư tỷ nhắc nhở như vậy, đột nhiên nhận ra vấn đề!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cau mày hỏi: "Sư tỷ, vậy đến lúc đó ta phải làm thế nào?"

"Dù ngoại kiếp có diễn ra trước, cũng không đến khi Kết Đan tiền kỳ hoặc là Kết Đan trung kỳ." Lệ Liệp Nguyệt nói, "Cho nên trước khi Kết Đan hậu kỳ, ngươi không cần lo lắng quá nhiều."

"Nhưng lúc ngươi tu luyện đạt tới Kết Đan hậu kỳ, phải tìm một nơi đủ an toàn, tu luyện mãi đến khi Kết Đan đỉnh phong, cho đến khi Ngưng Anh thành công mới thôi!"

"Lệ thị là một nơi tuyệt đối an toàn."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức gật đầu.

Đối với chuyện như thế này, đề nghị của Lệ sư tỷ rất quan trọng.

Về phần chỗ an toàn mà đối phương nhắc đến, chắc "Tiểu Tự Tại Thiên" của Dược Dạ Thư cũng được tính là một nơi rất an toàn.

Chỉ là, Hư Thiên giới chủng mà Dược Dạ Thư cho hắn có số lần hạn chế.

Lại chỉ có thể để hắn giữ được tỉnh táo trong "Tiểu Tự Tại Thiên" một khoảng thời gian, không thể mãi tỉnh táo.

Nếu không, hắn trực tiếp tu luyện trong "Tiểu Tự Tại Thiên" ba mươi năm, chẳng phải càng tốt hơn à?

"Tu vi đạt tới Kết Đan hậu kỳ sẽ đi Lệ thị cẩu." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Cẩu đến lúc Kết Đan đỉnh phong, sẽ đi 'Tiểu Tự Tại Thiên' Ngưng Anh..."

Hắn quyết định xong rồi, nói: "Đa tạ sư tỷ, tiếp theo ta chắc chắn sẽ cẩn thận!"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm: "Về phần Chu Diệu Ly, bây giờ nàng vẫn trốn ở Tư Hồng thị, tạm thời ta không thể động vào nàng."

"Nhưng ngươi yên tâm, trừ khi nàng vĩnh viễn không bước ra Phù Quang trì của Tư Hồng thị một bước, nếu không..."

Nói đến chỗ này, Lệ Liệp Nguyệt không tiếp tục nói hết.

Nàng và Chu Diệu Ly cũng có một vài món nợ cũ, mặc dù đều là việc nhỏ không đáng quan tâm... Nhưng dám đối địch với nàng, vậy chỉ có một con đường chết!

Ngược lại lần này đối phương gặp phải Bùi Lăng, lại chỉ lấy một viên đan dược...

Đương nhiên, đây chắc chắn là vì Chu Diệu Ly kiêng dè nàng.

Nhưng cuối cùng đối phương không tổn thương đến tính mạng của Bùi sư đệ, nể mặt việc này mới tha cho đối phương một lần, không cần đối phương hồn phi phách tán.

Dù sao cũng là chân truyền Thánh tông, vẫn có chút thực lực.

Vẫn nên luyện chế đối phương thành thi khôi, đưa cho Bùi sư đệ gia tăng chút thực lực của Bùi sư đệ đi.

Cứ thế lúc Bùi sư đệ tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Tô Chấn Hòa, cũng có thêm mấy phần thắng.

Không, không thể luyện thành thi khôi.

Vẫn nên luyện thành oan hồn càng tốt hơn...

Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng tính toán trong lòng.

Thấy Lệ sư tỷ đã nói rõ sẽ ra mặt giúp mình, trong lòng Bùi Lăng vui mừng, hắn cũng không cần quá nhiều, không cần Lệ sư tỷ giết Chu Diệu Ly giúp hắn, chỉ cần cướp hai ba trăm lần tài nguyên cho hắn là đủ rồi!

"Tạ sư tỷ!" Bùi Lăng vui vẻ nói.

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó vẻ mặt hơi nghiêm túc lại nói: "Cuối cùng, ngươi nói Dược Tiên Nữ tặng ngươi một giọt tinh huyết, ngươi có thể chắc chắn đó thật sự là Dược Tiên Nữ sao?"

"Rất chắc chắn!" Bùi Lăng nghiêm túc trả lời, Dược Tiên Nữ là hệ thống tặng miễn phí cho hắn, sao hệ thống có thể nhận nhầm?

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ cong mày ngài, chợt nói: "Không phải sư tỷ không tin ngươi, mà là việc này liên quan trọng đại."

"Bởi vì trước đây không lâu bên Tư Hồng thị cũng đoạt được một vị Dược Tiên Nữ."

"Hơn nữa, còn là Tư Hồng thị lão tổ tự mình ra tay, đã điều động tất cả ám tử mà bọn họ cài cắm ở Lưu Lam hoàng triều hơn trăm năm qua."

"Trải qua chuyện này, tất cả sự bố trí của Tư Hồng thị ở Lưu Lam hoàng triều đều tan thành mây khói."

"Thậm chí, ngay cả người Lệ thị và Chẩm Thạch Tô thị, còn có đủ loại đồng dạo ở Vô Thủy sơn trang đều chịu sự liên luỵ nhất định!"

"Căn cứ vào tin tức mà bên Tư Hồng thị truyền đến, Dược Tiên Nữ đã bị phong ấn trong lúc ngủ say ở 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Hiện tại, đã bị Tư Hồng thị đưa vào đại bản doanh Phù Quang trì, trấn áp trong Tam Sinh Tam Kiếp Hồng Trần Mê Ly Huyễn Chân đại trận!"

"Phải lấy lực lượng đại trận, phối hợp rất nhiều oán khí, tử khí mới có thể luyện hóa."

"Ngươi nói Dược Tiên Nữ đưa ngươi một giọt tinh huyết, hiển nhiên Dược Tiên Nữ đã tỉnh lại ở trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Điều này có sự khác biệt rất lớn với lời miêu tả của bên Tư Hồng thị."

"Huống chi, một vị Dược Tiên Nữ đã thức tỉnh lại ở trong cảnh nội Lưu Lam hoàng triều, Tư Hồng thị gần như không thể thành công!"

"Cho nên..."

"Hoặc là ngươi gặp phải Dược Tiên Nữ giả; hoặc là Tư Hồng thị đã cướp về một Dược Tiên Nữ giả!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức cau mày.

Tư Hồng thị cướp được một vị Dược Tiên Nữ?

Điều này không thể nào!

Từ đầu đến cuối Dược Tiên Nữ đều ở trong tay hắn.

Mặc dù trên đường có rời đi một lần, nhưng chẳng mấy chốc đã quay về bên cạnh hắn.

Hơn nữa, sau khi hắn bắt đầu Kết Đan, hệ thống lại tặng Dược Tiên Nữ cho hắn, dù thế nào cũng không sai được!

Chờ chút!

Chương 827: Tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】

Lần đầu tiên hệ thống tặng Dược Tiên Nữ, đã dùng một bộ nữ thi thay thế Dược Tiên Nữ, mới có thể khiêng Dược Tiên Nữ ra từ trong rất nhiều dây leo, nếu Tư Hồng thị ra tay sau hắn...

Tư Hồng thị không coi bộ nữ thi kia trở thành Dược Tiên Nữ chứ?!

Cái này...

Lúc trước, sau khi hắn bỏ Dược Tiên Nữ vào lò luyện đan, Tư Hồng thị chưa từng tìm đến hắn.

Bên Lưu Lam hoàng triều cũng không có ai chú ý tới hắn... Có lẽ Tư Hồng thị đã coi nữ thi thành Dược Tiên Nữ!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Lăng lập tức hơi kỳ quái.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt, rất nghiêm túc nói: "Sư tỷ yên tâm, ta có thể khẳng định Dược Tiên Nữ bên Tư Hồng thị là giả!"

Nói xong, lại lo lắng Lệ sư tỷ không tin mình, Bùi Lăng hơi do dự rồi lấy ra một hạt châu óng ánh sáng long lanh, đây là một trong ba giọt nước mắt mà Dược Dạ Thư đưa cho hắn, một giọt này để mình dùng giữ mạng.

"Mời sư tỷ xem, ta hoàn thành hai nhiệm vụ truyền thừa của Đan Tổ. Đây là thứ mà Dược Tiên Nữ tặng cho ta để giữ mạng cũng coi như phần thưởng." Bùi Lăng nói.

Hắn không dám lấy ra cả ba viên.

Nói vậy, Lệ sư tỷ sẽ nghi ngờ mối quan hệ thật sự của hắn và Dược Tiên Nữ.

Nghe vậy, ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy giọt nước mắt này.

Nhưng sau đó lại thu hồi như điện giật.

"Thiên Thương Lệ?!" Hiếm khi nào trên mặt Lệ Liệp Nguyệt hiện ra vẻ hoảng sợ, chợt khôi phục như thường, gật đầu nói, "Thiên Thương Lệ này đúng là vật sở hữu của Dược Tiên Nữ. Hơn nữa, không phải sinh linh được nàng công nhận, quyết không thể chạm vào."

Nói vậy, khóe miệng nàng lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng, "Xem ra, Tư Hồng thị đã bị Lưu Lam hoàng triều chơi đùa rồi!"

"Bùi sư đệ, lần này ngươi làm không tệ."

"Thế nhưng chuyện này liên quan rất lớn, ngươi không thể xen vào đó."

"Tiếp theo, cứ coi như không biết gì hết."

"Ngược lại là Chu Diệu Ly... Xảy ra chuyện lớn như vậy, dù ta không đi tìm nàng gây rắc rối, Tư Hồng thị cũng không giữ lại mạng cho nàng!"

Xác nhận Tư Hồng thị đạt được Dược Tiên Nữ giả, Lệ Liệp Nguyệt không nói năng rườm rà nữa, lấy ra một cái ngọc giản.

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra công pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Đây là công pháp sau 【 Phần Dạ Thiên 】 , 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 ." Lệ Liệp Nguyệt nói, "Bây giờ ngươi đã kết thành Kim Đan, tiếp tục tu luyện 【 Phần Dạ Thiên 】 đã không thể tăng cao tu vi nữa."

"Môn 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 này là công pháp tu luyện tiếp theo của ngươi."

"Đây là công pháp Thiên giai, là truyền thừa đao đạo đỉnh phong của Thánh tông ta."

"Ngươi tu luyện thật tốt, chờ sau khi Nguyên Anh kỳ leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, chính vị Thánh Tử, đến lúc đó huyết tọa Thánh Tử ban ân, đó mới là truyền thừa quan trọng nhất của Thánh tông ta!"

"Tạ sư tỷ!" Bùi Lăng vội vàng nói cảm tạ, thu hồi ngọc giản.

Ngay sau đó, thấy hình như tâm trạng của Lệ sư tỷ khá tốt, hắn nhân cơ hội nói, "Sư tỷ, ta muốn tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】 , muốn nhờ sư tỷ hộ pháp cho ta."

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy gật đầu một cái, nói: "Tốt, môn thuật pháp này không cần ngoại vật, ngươi có thể trực tiếp tu luyện trong này."

Bùi Lăng nghe lời này, lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào.

Dù sao, bản thân công pháp không cần ngoại vật, chẳng may hệ thống cảm thấy cần thì sao?

Loại chuyện này không chỉ mới xảy ra lần một lần hai, hắn cũng không muốn bị thua lỗ nữa!

Thế là, hắn vội vàng nói: "Sư tỷ, tiếp theo chỉ cần ta tu luyện có chỗ không đúng, kính xin sư tỷ kịp thời chỉ ra chỗ sai, nếu ta không sửa, xin sư tỷ đừng nương tay, trực tiếp ra tay với ta!"

Bùi Lăng thầm nghĩ, nếu hệ thống thiểu năng lại muốn tặng miễn phí cái gì đó, chắc chắn sẽ điều khiển thân thể hắn đứng lên.

Ở trong mắt Lệ sư tỷ, chắc chắn là tu luyện không đúng.

Có Lệ sư tỷ tự chỉ điểm, hệ thống thiểu năng không có bất kỳ phản ứng nào.

Vậy tiếp theo Lệ sư tỷ sẽ ra tay, lấy sự chênh lệch tu vi quá xa của đối phương, chắc chắn hệ thống không tránh thoát, có thể cắt ngang ủy thác.

Thế nhưng, nghĩ đến dù sao hệ thống thiểu năng cũng vừa thăng cấp, vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn lại nói tiếp: "Sư tỷ, chỉ cần tiếp theo ta không luyện thành 【 Thiền Tức thuật 】 , mặc kệ làm gì, trực tiếp ra tay với ta là được!"

"Xin sư tỷ tuyệt đối đừng nương tay, bởi vì cái gọi là ngọc không mài không sáng, thuở nhỏ ta xuất thân hàn vi, nếu không phải mỗi lần tu luyện đều ôm quyết tâm dứt khoát liều chết, căn bản không đi đến một bước hôm nay."

"Lúc trước ta tu tập 【 Huyết Sát đao pháp 】 và 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , bắt đầu từ ngày đầu tiên đã lập lời thề, chỉ cần năm ngày học không được, ta sẽ chặt một cánh tay của mình! Sáu ngày học không được, sẽ chém đứt một chân!"

"Ngay dưới áp lực như vậy, ta mới có thể ép mình học được với tốc độ mà người thường theo không kịp!"

"Cho nên xin sư tỷ càng nghiêm khắc với ta càng tốt!"

Chương 828: Tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】

Nghe đến đó, Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu khen ngợi, mặc dù ngày thường Bùi sư đệ nổi tiếng hung ác ở bên ngoài, nhưng vào lúc quan trọng cũng rất hung ác với mình!

Nàng đánh giá cao tác phong này của sư đệ!

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt lập tức lấy ra một pháp bảo trường tiên từ trong túi trữ vật.

Sợi trường tiên này màu đỏ hồng, hình dạng tinh tế, quanh người quanh quẩn hỏa diễm bừng bừng, mặc dù phẩm giai không phải đặc biệt cao nhưng dùng vào lúc này lại thuận tiện.

"Yên tâm, sư tỷ tuyệt đối không để ngươi thất vọng." Lệ Liệp Nguyệt nói.

Thấy Lệ sư tỷ lập tức đồng ý, lại còn chuẩn bị kỹ càng, Bùi Lăng yên lòng, buông cánh tay đang ôm eo sư tỷ ra, sửa sang lại áo bào, mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Thiền Tức thuật 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】 cần Quỷ Thiền Huyết..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Quỷ Thiền Huyết..."

"Leng keng! Hệ thống sẽ tặng miễn phí một phần Quỷ Thiền Huyết cho ngài..."

Nghe lời tặng miễn phí quen tai này, Bùi Lăng hoàn toàn không thấy bất ngờ, bây giờ hắn đã biết phần lớn các công pháp, chỉ cần có linh khí có thể trực tiếp tu luyện, nhưng chỉ cần có vật liệu phụ tăng cường hiệu quả tu luyện, hệ thống chắc chắn sẽ tặng miễn phí!

Cũng may, lần này hắn có Lệ sư tỷ giúp đỡ hộ pháp, lại không hề lo lắng xuất hiện điều ngoài ý muốn gì.

Lúc ấy hắn uỷ thác luyện đan ở Lưu Lam hoàng triều, Chu Diệu Ly vừa ra tay đã có thể nhẹ thoải mái cắt ngang ủy thác của hắn.

Tuy bây giờ hắn cũng đã Kết Đan, nhưng thực lực của Lệ sư tỷ lại mạnh hơn Chu Diệu Ly, có lẽ cắt ngang hệ thống uỷ thác cũng chỉ tiện tay mà thôi!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng trực tiếp đứng dậy, đi ra cửa chính đại điện.

Lệ Liệp Nguyệt thấy thế hơi nghi ngờ, Bùi sư đệ nói muốn tu luyện, sao đột nhiên lại đứng lên?

"Bùi sư đệ, 【 Thiền Tức thuật 】 này cần bình tâm tĩnh khí mới có thể tu luyện, ngươi lại ngồi xuống tử tế, sau khi bình ổn nỗi lòng lại dựa theo tuyến đường vận chuyện hành công được ghi lại trong thuật pháp..." Lệ Liệp Nguyệt nói.

Nghe vậy, Bùi Lăng tự mình đi tới, không để ý đến lời nói của Lệ Liệp Nguyệt.

Hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt cau lại nhưng nghĩ tới Bùi Lăng vừa dặn dò, lúc này không do dự trực tiếp đánh ra một roi!

Ba!

Cơ thể Bùi Lăng lảo đảo một cái, Lệ Liệp Nguyệt đã khống chế lực lượng trong một roi này, đề phòng thật sự làm hắn bị thương.

Cảm nhận được trên lưng truyền đến một trận đau rát, trong lòng Bùi Lăng lại vui mừng.

Cực kỳ tốt!

Quả nhiên Lệ sư tỷ có tu vi cao thâm, hệ thống căn bản không tránh thoát.

Vào lúc này, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ công kích, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Thế là, Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn mình ổn định thân hình cứ như một người không có chuyện gì, tiếp tục đi ra cửa lớn.

Ba!

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ giơ bàn tay trắng nón lên, đánh roi thứ hai vào trên người hắn.

Lần này, nàng ra tay nặng hơn vừa rồi một chút.

Trên lưng Bùi Lăng lại truyền đến cảm giác đau đớn, trực tiếp bị đánh đến ngã trên đất, nhưng tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: " Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ công kích, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, hệ thống thao túng thân thể Bùi Lăng không hề do dự đứng lên, vẫn đi thẳng đến cửa lớn.

Ba ba ba ba ba...

Sau đó, trong điện không ngừng vang lên tiếng trường tiên đánh lên nhục thân.

Hệ thống cứng cỏi, mỗi lần đều khống chế Bùi Lăng kiên cường đứng lên, chăm chỉ không ngừng đi ra cửa lớn.

Sau một lúc lâu, cả người Bùi Lăng loang lổ vết máu nhưng cũng đã bò tới cổng.

Thấy cảnh này, Lệ Liệp Nguyệt luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng đây là điều mà Bùi Lăng vừa yêu cầu, mình cũng đồng ý, hiện tại thu tay chỉ sợ làm hỏng đạo tâm của đối phương.

Thế là, nàng duỗi ra năm ngón tay, đột nhiên cách không thi triển 【 Ngũ Chỉ Tù Long Ngục 】 , kéo Bùi Lăng vừa sờ đến cửa lớn quay về bên cạnh, ngắn gọn nói: "Tu luyện thật tốt!"

Nhưng Lệ Liệp Nguyệt vừa buông ra tay, Bùi Lăng lại kéo thân thể đầy thương tích, kiên trì không ngừng bò về phía cửa...

Sau một lát, Lệ Liệp Nguyệt không dám tiếp tục ra tay.

Lại đánh tiếp nữa, sẽ tổn thương căn cơ của Bùi sư đệ.

Bởi vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi sư đệ kéo thân thể vết thương chồng chất, leo ra cửa lớn...

Trong một phòng trữ vật ở hành cung.

Nơi này đặt một vài tài nguyên khá ít dùng đến.

Bởi vì thân phận cao quý, từ nhỏ đã không thiếu bất kỳ vật tu luyện gì, ngay cả Lệ Liệp Nguyệt cũng không nhớ rõ trong này có những thứ gì.

Bùi Lăng vết máu loang lổ lại hiểu rõ mục tiêu bò qua đây, mở cửa, sau đó tìm tới một cái bình đồng được đặt trên cái kệ nào đó ở bên trong.

Trong chiếc bình này tràn đầy một loại chất lỏng đen xì, tản ra mùi hương kỳ quái.

Như thơm mà không phải thơm, như thối mà không phải thối, mơ hồ mang theo chút mùi máu tanh.

Chương 829: Không sao, không đánh giá nữa!

Chính là Quỷ Thiền Huyết.

"Leng keng! Hoàn thành tặng Quỷ Thiền Huyết, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Bùi Lăng, nhưng hắn đã bị đánh đến thần chí không rõ, lúc này còn không có sức hỏi thăm liệt tổ liệt tông của hệ thống, trong lòng chỉ có một suy nghĩ...

Đánh giá kém!

Nhất định phải đánh giá kém!

Không, đánh giá kém vẫn quá nhiều!

Hắn không đánh giá!

Không có đánh giá, hắn cũng muốn xem thử, sau này hệ thống còn thăng cấp thế nào!

Nghĩ vậy, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ bị thương, hệ thống tặng miễn phí một viên Dưỡng Nguyên Đan..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lại đổ ra một viên đan dược tròn trịa oánh nhuận từ trong bình ngọc bên cạnh.

Đây là Dưỡng Nguyên Đan.

Lần đầu tiên hắn song tu với Lệ sư tỷ xong, sau khi cho khen ngợi năm sao, hệ thống đã phản hồi khen ngợi của hắn một lần.

Lần này thật sự bị đánh đến không nhẹ, trên dưới cả người gần như không có một chỗ nào hoàn hảo, khí huyết hao tổn cực lớn, hệ thống lại tặng cho hắn loại đan dược này.

"Leng keng! Hoàn thành tặng Dưỡng Nguyên Đan, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Thế là, hệ thống điều khiển Bùi Lăng lập tức nuốt vào Dưỡng Nguyên Đan, cho tới lúc này hệ thống mới bắt đầu chính thức tu luyện.

Mặc dù 【 Thiền Tức thuật 】 không phải thuật pháp công phạt, nhưng độ khó tu luyện của nó không hề kém hơn 【 Huyết Sát đao pháp 】 và 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 .

Hơn nữa nội môn đệ tử bình thường căn bản không tiếp xúc được với môn thuật pháp này.

Đây là thuật pháp đặc biệt của Cửu A Lệ thị tộc.

Chỉ có tộc nhân Lệ thị, còn phải là đám cấp cao mới có tư cách truyền thụ cho bên ngoài.

Dù sao, nếu là thuật pháp có thể đổi được bình thường trong Chư Pháp các, dù có thể che giấu tu vi, sao có thể giấu giếm được tai mắt của Chẩm Thạch Tô thị?

Tất nhiên Lệ thị không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này.

Chỉ có điều, đối với tu sĩ, độ khó học được 【 Thiền Tức thuật 】 quá cao.

Nhưng đối mặt với hệ thống, chỉ cần có vật liệu, không có công pháp gì không học được trong một lần duy nhất.

Theo pháp lực trong cơ thể vận chuyển hết chu thiên này đến chu thiên khác, khí tức cả người Bùi Lăng dần yên tĩnh lại.

Từ lúc mới bắt đầu là Kim Đan nhất phẩm, đầu tiên hạ xuống Trúc Cơ đỉnh phong, sau đó Trúc Cơ hậu kỳ, Trúc Cơ trung kỳ, Trúc Cơ tiền kỳ...

Cuối cùng, khí tức Bùi Lăng hạ xuống Luyện Khí tầng một.

Sau đó tất cả khí tức tu sĩ biến mất, thoạt nhìn như một phàm nhân bình thường.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Cuối cùng đã khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thở phào một hơi.

Đánh giá khen?

Ha ha!

Muốn đánh giá, nằm mơ đi!

Từ giờ trở đi, hắn không cho một cái đánh giá nào hết!

"Hệ thống thiểu năng này, càng ngày càng thiểu năng!"

"Cũng may vừa rồi người ra tay là Lệ sư tỷ nên biết chừng mực, nếu không rất có thể lần này ta sẽ bị đánh chết tươi!"

"Không, không đúng, Lệ sư tỷ là đạo lữ của ta, hệ thống thiểu năng 3.0 phán định đây không phải công kích ngoại giới, cho nên mới không thể cắt ngang ta..."

"Sau này ta tu luyện đổi thành người khác..."

"Nhất định phải đổi một người không có chút quan hệ nào với ta!"

"Thật mẹ nó một cái hệ thống thiểu năng! ĐM!"

Nghĩ vậy, Bùi Lăng vừa bò dậy đã thấy Lệ Liệp Nguyệt đứng sau lưng hắn từ lúc nào, trên tay còn cầm sợi trường tiên vừa rồi.

Vừa thấy sợi trường tiên kia, sắc mặt Bùi Lăng lập tức mất tự nhiên, lại thấy Lệ Liệp Nguyệt mở miệng khen ngợi: "Không tệ! Một ngày đã tu thành 【 Thiền Tức thuật 】 , nếu sau này muốn tu luyện pháp thuật gì khó khăn, có thể tìm ta hộ pháp cho ngươi bất cứ lúc nào."

Nghe vậy, cả người Bùi Lăng lập tức cứng đờ, lúc đầu là hắn yêu cầu việc này, chỉ không ngờ lần này hệ thống lại thiểu năng như thế!

Chỉ có điều, hiện tại Lệ sư tỷ nói vậy, rốt cuộc là muốn cổ vũ hắn tu luyện, hay muốn tiếp tục đánh hắn?

Nghĩ đến, Bùi Lăng đành phải tê da đầu trả lời: "Đa tạ sư tỷ đã làm hộ pháp cho ta."

"Ta trầm mê tu luyện không nói tự lấy, sử dụng đồ của sư tỷ, kính xin sư tỷ thứ tội."

"Không phải đã nói rồi sao? Không cần khách sáo." Lệ Liệp Nguyệt không thèm để ý nói, "Thế nhưng, ngươi ngụy trang thành phàm nhân sẽ quá rõ ràng, như đang nói cho người khác biết, ngươi tu luyện thuật pháp che giấu khí tức."

"Tốt nhất vẫn nên ngụy trang thành Trúc Cơ hậu kỳ, vậy mới không ai nghi ngờ."

Bùi Lăng gật đầu, tâm niệm vừa động, lập tức thi triển 【 Thiền Tức thuật 】 , điều chỉnh khí tức đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Ngay sau đó, hắn nhân cơ hội nói: "Sư tỷ, ta vừa trở lại tông môn, muốn đi xem tình huống một mạch Kiêm Tang."

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu: "Được."

...

Một lát sau, một cỗ huyết kiệu lơ lửng bay ra Triêu Na hành cung.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng ngồi ở chỗ cao, phía dưới là Hiểu Nghê và Vụ Liễu cung kính đứng hầu một trái một phải.

Đây là Lệ sư tỷ phân phó, để hai tên U Hồn thị nữ này phụ trách bảo vệ sự an toàn của hắn.

Chương 830: Yêu sủng cũng muốn ăn bám…

Thúy Lỗi sơn và Triêu Na hành cung cùng ở trong nội môn, huyết kiệu độn không một lúc đã đến.

Trước khi hạ xuống động phủ, Bùi Lăng thu hồi huyết kiệu, mở ra cấm chế, dẫn đầu đi vào bên trong.

Sau khi đi vào, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên.

Lúc hắn đi tòa động phủ này vẫn còn náo nhiệt, hình như nay đã vắng vẻ hơn nhiều?

Bùi Lăng đi một vòng trong động phủ không thấy Ngọc Tuyết Chiếu đâu, hắn nhướn mày gọi Tiểu Từ đến trước mặt, hỏi thăm đây là tình huống như thế nào?

Sau khi mình đi đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Từ cong gối, mới cung kính nói: "Hồi bẩm chủ nhân, sau khi ngài rời đi không lâu, Kim Tố Miên đã xuất quan đến tìm đến chủ nhân. Ngọc Tuyết Chiếu nghe theo chủ nhân phân phó, giao đồ mà ngài để lại cho Kim Tố Miên..."

Bùi Lăng nghe đến đây khẽ gật đầu, xem ra lần này Ngọc Tuyết Chiếu vẫn nghe lời, không làm mấy việc đứng giữa kiếm lời vào túi tiền riêng nữa.

Xem ra trước đó mình cố ý để lại Hóa Hình Đan cực phẩm là đúng, đợi lát nữa có thể ban thưởng cho nó.

Sau đó lại nghe Tiểu Từ tiếp tục nói: "Tiếp theo, Ngọc Tuyết Chiếu chỉ quay về động phủ vào ban đêm, ngụy trang thành dáng vẻ của chủ nhân để tọa trấn."

"Lúc ban ngày lại khôi phục nguyên hình, đến chỗ Kim Tố Miên ăn uống thả cửa."

"Hình như Kim Tố Miên rất yêu thích Ngọc Tuyết Chiếu!"

"Chủ nhân giao cho Kim Tố Miên những tài nguyên kia, không lâu sau đã bị Ngọc Tuyết Chiếu ăn sạch!"

"Về sau, Kim Tố Miên luyện đan mỗi ngày cũng không đủ nuôi Ngọc Tuyết Chiếu."

"Không lâu sau, Kim Tố Đài mạch chủ một mạch Thạch Kính tự mình đến nhà, cưỡng ép đón Kim Tố Miên đến một mạch Thạch Kính."

"Hiện tại, Ngọc Tuyết Chiếu cũng theo Kim Tố Miên đi một mạch Thạch Kính, rất ít trở về..."

Nghe đến đó, Bùi Lăng đột nhiên không kịp phản ứng.

Ngọc Tuyết Chiếu là yêu sủng của hắn, sao cảm giác có nơi nào có hơi là lạ?

Tiểu Từ đứng trước mặt vẫn tiếp tục nói: "Một tháng trước, tu vi của Trịnh Kinh Sơn mạch chủ tiền nhiệm một mạch Kiêm Tang đột phá Trúc Cơ hậu kỳ."

"Vì đoạt lại Kim Tố Miên, u Dương Tiêm Tinh đã để sư đệ thay thế Trịnh Kinh Sơn đi đào mỏ, mời Trịnh Kinh Sơn về trong tông."

"Trong một tháng này, Trịnh Kinh Sơn đã khiêu chiến Kim Tố Đài một lần, bị đánh thành trọng thương."

"Bây giờ còn đang tĩnh dưỡng trong Khô Lan tiểu viện."

Nghe xong một loạt chuyện đã xảy ra sau đó, Bùi Lăng lập tức cau mày.

Sắp xếp những chuyện này lại một lần, trên cơ bản cũng là: Kim Tố Miên bị Kim Tố Đài mang đi, Ngọc Tuyết Chiếu đi cùng ăn bám.

Về sau u Dương Tiêm Tinh không phục nhưng Bùi Lăng không ở trong tông, u Dương Tiêm Tinh chỉ có thể mời Trịnh Kinh Sơn đột phá Trúc Cơ hậu kỳ từ quặng mỏ về, muốn lấy lại danh dự, kết quả Trịnh Kinh Sơn bị đánh tơi bời...

Mặc dù Bùi Lăng chỉ muốn làm chưởng quỹ vung tay, cũng rất ít để ý tới sự vụ một mạch Kiêm Tang.

Nhưng là chủ một mạch, hiện tại đệ tử trong mạch liên tục chịu thiệt thòi, hắn lại không thể mặc kệ!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức lấy Truyền m Phù ra, sau khi thôi động lập tức nói: "u Dương sư tỷ, ta là Bùi Lăng, có thể đến Thúy Lỗi sơn một lần không?"

"Được!" Bên kia lập tức đồng ý.

Không lâu sau, u Dương Tiêm Tinh đã bước vào Thúy Lỗi sơn.

Nàng vẫn mặc quần áo tang, vác quan tài màu đen, khí tức hơi tăng lên, hiển nhiên trong khoảng thời gian này vừa phải thu xếp một mạch Kiêm Tang, bản thân cũng không lơ là việc tu luyện.

u Dương Tiêm Tinh vừa vào cửa, thấy Bùi Lăng lập tức nói: "Bùi sư đệ! Kim Tố Miên bị một mạch Thạch Kính cưỡng ép đưa đi, điều này rất bất lợi với sự phát triển của một mạch Kiêm Tang chúng ta! Hơn nữa, không được mạch chủ đồng ý đã tự mình thay đổi địa vị, đây là coi thường mạch chủ và cả một mạch Kiêm Tang chúng ta! Nhất định phải cướp người về, còn phải cho một mạch Thạch Kính biết tay."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hắn gọi u Dương Tiêm Tinh tới cũng vì nói chuyện này.

Dù sao, trên tay hắn còn có một đề kiểm tra của Đan Tổ.

Vốn định sau khi về tông sẽ giao cho Kim Tố Miên xử lý.

Chỉ cần nàng thôi diễn ra đại khái đan phương, hệ thống có thể tự động bù đắp đáp án như thu nhận sử dụng tàn phương.

Nhưng bây giờ, Kim Tố Miên bị một mạch Thạch Kính cướp đi, hắn đi đâu tìm một vị luyện đan sư thiên tài?

Đương nhiên, vì Ngọc Tuyết Chiếu nên hắn là người đuối lý trong việc Kim gia, lần trước lại từ chối đề nghị thông gia của Kim gia, lần này đi tìm Kim Tố Đài đòi người, ít nhiều gì cũng không tốt...

Hả?

Chờ chút!

Rõ ràng lần trước là Kim gia từ chối thông gia!

Đúng, lần trước là Kim gia chủ động hối hôn, không phải Bùi Lăng hắn!

Hắn suýt nữa nhớ nhầm!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tràn đầy lực lượng.

"Không có vấn đề! Với thực lực hiện tại của ta, Kim Tố Đài tuyệt đối không phải đối thủ của ta." Bùi Lăng lập tức nói, "Bây giờ ngươi lấy danh nghĩa ta đi gửi chiến thư cho Kim Tố Đài!"

u Dương Tiêm Tinh nghe vậy vui mừng.

Trước đó Bùi sư đệ không ở trong tông, toàn bộ một mạch Kiêm Tang không có ai là đối thủ của Kim Tố Đài, dù Trịnh Kinh Sơn mạch chủ tiền nhiệm vừa đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, Trịnh sư huynh cũng bị Kim Tố Đài đánh cực kỳ thảm.

Đến mức vốn một mạch Kiêm Tang đã yếu thế, càng không ngóc đầu lên được.

Chương 831: Yêu sủng cũng muốn ăn bám…

Cũng may hiện tại Bùi sư đệ đã trở về!

Lấy năng lực của Thiên Đạo Trúc Cơ, từ Kết Đan trở xuống, tất nhiên không ai có thể địch được!

"Tốt!" u Dương Tiêm Tinh lập tức đồng ý, tiếp theo đột nhiên thi lễ với Bùi Lăng, nghiêm túc nói: "Bùi sư đệ, lần này ta không được ngươi đồng ý đã mời Trịnh sư huynh về trong tông, ra mặt cho một mạch Kiêm Tang, về tình về lý việc này đều không thích hợp, cũng làm trái quy củ của một mạch Kiêm Tang, kính xin mạch chủ trách phạt!"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, đây cũng không phải việc gì quá lớn với hắn, dù sao với mối quan hệ hiện tại của hắn và Lệ sư tỷ, muốn đưa Trịnh Kinh Sơn đi đào mỏ lúc nào cũng được.

Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở miệng: "Không cần, lần này ngươi không làm gì sai, xét đến cùng ngươi cũng vì lợi ích của một mạch Kiêm Tang. Nói cho cùng, là ta không ở trong tông, không có người giải quyết chuyện này."

u Dương Tiêm Tinh lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không có quy củ không thành quy tắc. Mạch chủ tin tưởng ta, giao đủ loại sự vụ trong một mạch Kiêm Tang cho ta, nhưng ta chưa thể bình tĩnh lại tự đưa ra quyết định."

"Hành động thế này, không phạt không thể quản lý kẻ dưới."

"Nếu mạch chủ nhớ tới tình cảm ngày xưa, không thể ra tay, vậy ta tự đến Giám Sát điện chịu tội."

Thấy thái độ của u Dương Tiêm Tinh kiên định như vậy, Bùi Lăng nhăn mày, suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Tốt, vậy phạt ngươi một chưởng."

Nói xong, Bùi Lăng vừa giơ tay phải lên, một chưởng kình vô cùng mạnh mẽ đánh về phía u Dương Tiêm Tinh.

u Dương Tiêm Tinh không hề có ý tránh né, bị chưởng kình đánh trúng phần bụng ngay tại chỗ.

Ầm!!

Ngay sau đó, nàng bay ngược ra, đập mạnh vào trên vách đá trong động phủ.

Sau đó nhổ ra một ngụm máu tươi, cũng không kịp nói một chữ nào đã ngất đi ngay tại chỗ.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, một chưởng này của hắn chỉ dùng lực lượng lúc Trúc Cơ trung kỳ.

Nhưng hắn là Thiên Đạo Trúc Cơ, căn cơ hùng hậu.

Lực lượng một chưởng này không hề thua kém tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bình thường trong tông môn.

Thậm chí trong số một vài tán tu Tạp Đan tiền kỳ, uy lực một chưởng cũng đến thế này mà thôi.

Tu vi của u Dương Tiêm Tinh chỉ là Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong, còn chưa tới cả Trúc Cơ hậu kỳ, bị hắn đánh một chưởng trọng thương hôn mê, tất nhiên là chuyện vô cùng bình thường.

Đương nhiên, đây cũng không phải Bùi Lăng cố ý muốn ra tay nặng như vậy, mà là ra tay quá nhẹ, với tính cách của u Dương Tiêm Tinh chắc chắn sẽ cho rằng hắn chỉ làm dáng một chút, không hợp quy củ.

Biết đâu đến lúc đó còn tiếp tục đi Hình đường chịu tội... Còn không bằng hắn trực tiếp thoải mái đánh một chưởng.

Hơn nữa, sau này đối phương làm việc cũng sẽ vì mạch chủ quá rộng rãi, đột nhiên thấy lo lắng quá nhiều, nhìn về lâu dài đều không có lợi với cả hai bên.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lấy ra một viên đan dược chữa thương cực phẩm cho u Dương Tiêm Tinh ăn vào, thấy đối phương vẫn khó mà tỉnh lại, liền phân phó Tiểu Từ: "Sắp xếp cho u Dương sư tỷ một phòng khách."

Sau khi Tiểu Từ mang theo u Dương Tiêm Tinh rời đi, Vụ Liễu vẫn không nói chuyện đột nhiên nói: "Nếu Bùi công tử muốn luyện đan sư, bây giờ đám tiểu tỳ có thể giúp đỡ một chút, cướp Kim Tố Miên về."

Vụ Liễu có thể làm thay?

Vậy cũng khá được!

Bùi Lăng thầm nghĩ tự mình ra tay vừa phải chú ý che giấu thực lực, còn phải cẩn thận không thể đánh Kim Tố Đài bị thương quá nặng.

Nếu không, Kim Tố Miên không chịu phá giải đề kiểm tra Đan Tổ cho hắn thì làm sao bây giờ?

Thế là, Bùi Lăng lập tức nhẹ gật đầu, trước kia Vụ Liễu cô nương này bụng dạ ác độc, hơi một tí lại muốn lột da người, có khuynh hướng ngược sát nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết là thị nữ âm phủ.

Nhưng từ khi hắn và Lệ sư tỷ xác định quan hệ, mới chợt phát hiện, thật ra Vụ Liễu cô nương này vẫn là một người rất khéo hiểu lòng người!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu một cái: "Tốt! Vậy giao cho ngươi đi làm."

Nội môn.

Khô Lan tiểu viện.

Trong tĩnh thất, Trịnh Kinh Sơn một mình ngồi xếp bằng, trong lò toan nghê mạ vàng ở trước mặt có một nén nhang chầm chậm thiêu đốt ra mây khói. Trong mông lung, sắc mặt hắn ta lúc đỏ lúc trắng, trong giây lát há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, mới chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra.

Lần chữa thương này kết thúc, phế phủ bị Kim Tố Đài đánh bị thương đã khôi phục hơn phân nửa.

Hắn ta lại giật vạt áo ra, cởi băng vải cột trên lồng ngực xem xét, thấy vết thương chịu tác dụng của đan dược chữa thương đã mọc ra thịt mới, cuối cùng thương thế đã phục hồi như cũ.

Mặc dù thương thế khôi phục không tệ lắm, nhưng sắc mặt Trịnh Kinh Sơn rất khó coi.

Hắn ta đào mỏ lâu như vậy, khó khăn lắm mới về tông, kết quả vừa trở về đã bị đánh thảm như vậy!

Nói đến cũng là u Dương Tiêm Tinh không hiểu chuyện.

Lúc ấy, u Dương Tiêm Tinh vừa truyền tin cho hắn ta, cũng không nói đến việc cần hắn ta đi khiêu chiến Kim Tố Đài.

Chỉ nói một mạch Kiêm Tang rơi vào tình cảnh khó khăn, hỏi hắn ta vừa đột phá có nắm chắc hay không mà thôi.

Nhưng lúc ấy Trịnh Kinh Sơn đào mỏ suốt ngày, cuộc sống khổ không thể tả, mặc dù sau khi hắn ta đến chỗ đó là người đứng đầu, nhưng linh khí mỏng manh đến gần như khô kiệt, tu sĩ đều lác đác không có mấy, phần lớn đều là phàm nhân lao dịch.

Chương 832: Trịnh Kinh Sơn

Phàm nhân căn bản không thể chạm vào Nhiêm Lân khoáng, vì thế hắn ta không thể không tự mình ra trận đào hố từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ mong sớm ngày đào đủ số lượng.

Hắn ta đường đường là mạch chủ nội môn, lại sống ngày tháng không khác gì thợ mỏ nô lệ!

Vào lúc này, chỉ cần có cơ hội về tông, sao có thể bỏ lỡ?

Bởi vậy, dù biết căn bản không có phần thắng, hắn ta vẫn kiên trì nhận lấy chuyện này.

Lúc đầu dự định sau khi lên đài, tùy tiện đánh hai chiêu với Kim Tố Đài liền nhận thua.

Kết quả không ngờ, Kim Tố Đài lại ra tay nặng như vậy!

Dường như đối phương có mối thù hận sâu nặng với hắn ta, đánh cho hắn ta không có cả cơ hội nhận thua!

Cũng may, Lệ sư tỷ đã chính vị Thánh Nữ, mặc dù Kim Tố Đài thắng nhưng cũng không dám làm gì hắn ta.

Không, không chỉ Kim Tố Đài!

Hiện tại toàn bộ trong tông, không ai dám động đến hắn ta!

Hắn ta xuất thân Trịnh thị, vẫn luôn phụ thuộc vào Cửu A Lệ thị, thậm chí tổ tông còn từng thông gia với Lệ thị.

Dù nhiều hay ít bản thân Trịnh Kinh Sơn cũng có chút quan hệ huyết mạch với Lệ thị.

Hiện tại, dù là đệ tử thượng tam mạch, cũng phải cho hắn ta chút mặt mũi!

Chỉ tiếc, tên Miêu Thành Dương kia lại bị Bùi Lăng giết.

Nếu không, bên hắn ta còn có rất nhiều thù mới nợ cũ muốn tính toán thật tốt với đối phương...

"Hừ! Kim Tố Đài, bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng sau này lại chưa chắc!"

"Chút nữa ta sẽ đi bái kiến Lệ sư tỷ, mặc dù lần này không hoàn thành nhiệm vụ của Lệ sư tỷ, nhưng ta cũng đào không ít khoáng thạch, hơn nữa tu vi còn đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, chắc Lệ sư tỷ sẽ cho chút khen thưởng..."

"Lệ sư tỷ không cho cũng không sao, chỉ cần ta để người khác nhìn thấy ta đi bái kiến Lệ sư tỷ là được, tiếp theo sẽ có gia tộc chủ động đưa tài nguyên cho ta!"

"Đúng rồi, còn có tiểu tử Bùi Lăng kia!"

"Từ sau khi hắn bái nhập Thánh tông, ta chưa từng có một ngày tốt lành nào!"

"Mấy lần gặp rắc rối, đều là rắc rối tìm đến trên người ta!"

"Hơn nữa lần trước ta tốt bụng dẫn hắn đi tìm Lệ sư tỷ, giúp hắn đòi Kim Tố Miên Kim gia, kết quả sau đó hắn lấy hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, đã nói sẽ trao đổi Thất Tâm Ma Anh Liên, lại không đưa cho ta!"

"Nếu có thể có Thất Tâm Ma Anh Liên, ta đã luyện hóa món pháp bảo Diễm Cốt La Sát Đồ này rồi, còn cần sợ Kim Tố Đài sao?"

"Còn có, tiếp theo ta gửi nhiều thư cho hắn như vậy, để hắn nói tốt mấy câu ở trước mặt Lệ sư tỷ cho ta, hắn lại để ta đến chỗ khác đào mỏ!"

"Lẽ nào lại như vậy! Thật sự lẽ nào lại như vậy!"

Trịnh Kinh Sơn càng nghĩ càng giận, so sánh với Kim Tố Đài, chắc chắn Bùi Lăng này lại càng ghê tởm hơn!

Tiếp theo gặp Lệ sư tỷ, nhất định bẩm báo tất cả những việc xấu của Bùi Lăng này cho Lệ sư tỷ biết!

Tiểu tử kia nói không giữ lời, lấy oán trả ơn, đúng là một con bạch nhãn lang!

Vị trí mạch chủ một mạch Kiêm Tang kia, căn bản không phải chỗ mà tiểu tử kia có thể ngồi.

Đúng vậy, hắn ta phải đòi lại vị trí mạch chủ trước!

Mặc dù tiểu tử Bùi Lăng kia lấy được hạng nhất trong Thi Đấu Ngoại Môn, nhưng xưa nay Thánh tông không thiếu thiên tài!

Hắn ta lại không giống!

Hắn ta là Trịnh Kinh Sơn, là người Trịnh gia, phụ thuộc Lệ thị đã lâu, cũng coi như thuộc hạ dòng chính.

Với thời gian Trịnh Kinh Sơn đi theo Lệ sư tỷ, tiểu tử Bùi Lăng kia còn lâu mới có thể so sánh được.

Trong lòng Lệ sư tỷ, một tiểu tử không có bất kỳ xuất thân bối cảnh gì, còn không có chút ân nghĩa nào, sao có thể so sánh với Trịnh Kinh Sơn hắn ta?

Đến lúc đó, chờ hắn ta lấy lại vị trí mạch chủ, sẽ để tiểu tử Bùi Lăng kia đến m Lộc sơn mạch đào mỏ!

Không đào đủ 9999 vạn cân Nhiêm Lân khoáng, không cho phép về tông!

Nhất định phải để tiểu tử kia biết hậu quả khi chọc giận Trịnh Kinh Sơn hắn ta!

Nghĩ tới đây, Trịnh Kinh Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, lại kiểm tra tất cả khoáng thạch đào được trong khoảng thời gian này ở trong túi trữ vật một chút, sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả lập tức xuất phát.

...

Nguy Tinh Nhai.

Đây là trụ sở một mạch Thạch Kính.

Trên vách đá cao tới ngàn trượng, từng căn phòng treo leo như tổ chim.

Vị trí gần đỉnh núi có mấy căn phòng nối liền nhau, vẻ ngoài như nhà tranh, trên nóc nhà trải cỏ khô thật dày, cây sắn dây mọc lan tràn, dưới cửa treo mấy chậu hoa, bên trong là những đóa hoa tươi đẹp đủ mọi màu sắc.

Trên cái đài có lan can làm bằng gỗ còn treo bàn đu dây.

Trông vô cùng ấm áp.

Trong phòng, phòng luyện đan.

Kim Tố Miên chậm rãi bấm niệm pháp quyết dập tắt đan hỏa, trước mặt nàng là một lò luyện đan toàn thân điêu khắc trên trăm đóa hoa sen, xung quanh có vô số lỗ hổng nhỏ bé, tạo hình cổ xưa trang nhã, khí tức ngay thẳng ôn hòa đang có đan hương bay ra lượn lờ.

Mặc dù Ngọc Tuyết Chiếu nằm bên chân trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cái đuôi to xoã tung sau lưng đã bắt đầu lắc lư thật nhanh.

Kim Tố Miên chú ý tới không khỏi cười một tiếng, vén tay áo lên mở nắp lò.

Nắp lò luyện đan này vừa được mở ra, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức nhào tới.

"Cẩn thận." Kim Tố Miên không rảnh thu hồi đan dược vừa ra lò, rất yêu thích ôm lấy Ngọc Tuyết Chiếu, áp má vào lỗ tai của đối phương.

Chương 833: Đề kiểm tra đan đạo

Dáng vẻ của tiểu bạch hồ này quá đáng yêu!

Nghĩ vậy, nàng si mê vuốt ve da lông Ngọc Tuyết Chiếu, càng sờ càng đáng yêu, càng sờ càng dễ chịu!

Cuối cùng không nhịn được áp má vào mặt của đối phương, dùng sức cọ xát.

Thấy Ngọc Tuyết Chiếu nhìn chằm chằm lò luyện đan của mình, Kim Tố Miên vội vàng dành thời gian bấm niệm pháp quyết, cách không thu lấy đan dược, đút vào trong miệng Ngọc Tuyết Chiếu.

Đây là nàng căn cứ vào mấy loại linh thực linh dược mà Ngọc Tuyết Chiếu thích ăn nhất, lặp đi lặp lại thiết kế, hoàn thiện, cuối cùng điều phối ra Ngọc Tuyết Đan.

Chẳng những hương vị tốt hơn linh thực linh dược đơn thuần, càng quan trọng hơn là, dược lực đan dược cũng mạnh hơn linh thực linh dược, dễ hấp thu hơn!

Mấy tháng này, dưới hiệu quả của Ngọc Tuyết Đan lấy tên Ngọc Tuyết Chiếu để đặt tên, tu vi của Ngọc Tuyết Chiếu đã từ Trúc Cơ trung kỳ, bị nàng nuôi tới Trúc Cơ hậu kỳ.

Đúng vậy, tu vi của Kim Tố Miên mới Trúc Cơ tiền kỳ đỉnh phong, chưa đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ.

Nhưng không có cách nào, tiểu bạch hồ quá đáng yêu, tu luyện công pháp gì đó sao quan trọng bằng việc nuôi nấng sủng vật trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu chứ?

Lại nói, nàng là luyện đan sư, tu vi bản thân cũng không quan trọng bằng luyện đan thuật tiến bộ.

Tốn sức nuôi nấng tiểu bạch hồ cũng là rèn luyện thuật luyện đan của mình...

Mỗi lần nghĩ tới đây, Kim Tố Miên đều cảm thấy, không sai, mình không phải nuôi tiểu bạch hồ đơn thuần, là đang mở ra lối riêng nghiên cứu đan đạo!

"Tuyết Chiếu, dù sao bây giờ Bùi Lăng đang bế quan, đêm nay ngươi đừng trở về." Kim Tố Miên vừa đút cho Ngọc Tuyết Chiếu ăn vừa nói, "Ở lại ngủ với ta."

Nàng cũng từ trong miệng Ngọc Tuyết Chiếu biết được, Bùi Lăng đang bế quan tu luyện.

Lần trước đường tỷ đột nhiên đưa nàng đến Nguy Tinh Nhai này, còn căn dặn nàng không được rời khỏi Nguy Tinh Nhai một bước, lại không cẩn thận nói rõ nguyên nhân.

Kim Tố Miên say mê luyện đan, sau khi hỏi mấy lần không có kết quả cũng không quá để ý.

Dù sao Ngọc Tuyết Chiếu cũng đi theo đến đây, chỉ cần Bùi Lăng xuất quan, hoặc là u Dương Tiêm Tinh có nhiệm vụ gì truyền tin tức tới, tất nhiên nàng sẽ đến đó, về phần thường ngày ở lại Nguy Tinh Nhai... Chỉ đổi nơi luyện đan mà thôi.

Nghe vậy, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức gật đầu.

Chỗ của Cẩu chủ nhân có cái gì tốt mà về?

Vẫn là nhân loại tên là Kim Tố Miên này tốt hơn!

Không cần thúc giục, không cần lừa gạt, không cần uy hiếp đe dọa, mỗi ngày chủ động luyện chế đủ loại đan dược làm đồ ăn vặt cho nó.

Ăn chán một loại đan dược, đối phương còn có thể lập tức dựa vào khẩu vị của nó, lại luyện chế một loại hương vị tốt hơn!

Nếu không phải vì có huyết khế, đến bây giờ có lẽ nó còn không nhớ dáng vẻ Cẩu chủ nhân ra sao...

Ngay lúc này, cửa lớn luyện đan phòng đột nhiên từ từ mở ra.

Hàng lông mày màu đen của Kim Tố Miên cau lại, trước đó nàng từng nói không được đi vào làm phiền nàng trong lúc luyện đan!

Mặc dù bây giờ nàng vừa luyện xong đan dược, cũng không phải trong lúc luyện đan nhưng đang ở trong phòng luyện đan lại có người tự tiện xông vào, điều này khiến Kim Tố Miên cảm thấy rất không vui.

"Tố Đài tỷ tỷ?" Kim Tố Miên nhíu mày hỏi.

Ngay sau đó, sương mù màu đen ầm vang tràn vào phòng luyện đan, trong nháy mắt che đậy tầm mắt.

Kim Tố Miên hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị sương mù nuốt hết cùng với Ngọc Tuyết Chiếu.

Trong giây lát, sương mù màu đen biến mất, trong phòng luyện đan sạch sẽ, tất cả vẫn như thường, chỉ có Kim Tố Miên và Ngọc Tuyết Chiếu biến mất không thấy gì nữa.

...

Thúy Lỗi sơn.

Phòng luyện đan.

Bùi Lăng cõng Cửu Phách Đao chậm rãi đi vào.

Hắn lấy ra ngọc giản mà Dược Dạ Thư giao cho hắn vào ngày đó, cùng dược liệu và lò luyện đan tương ứng, hơi trầm ngâm: "U Tịch Trấn Mệnh Đan... Hiện tại hệ thống quá thiểu năng, tốt nhất ta đừng tự mình ra tay luyện chế loại đan dược này, cứ giao cho Kim Tố Miên đi."

"Nếu ngay cả Kim Tố Miên cũng không luyện ra, hoặc là không nghiên cứu ra đan dược giải độc, vậy cũng không sao cả."

"Sư tôn của nàng là Thân trưởng lão nội môn, không lợi dụng mối quan hệ này thì phí."

"Trọng Minh tông và Lưu Lam hoàng triều có thực lực tương đương nhau, Thân trưởng lão là một trong ngũ đại đan sư Trọng Minh tông, chắc hẳn có thể nghiên cứu ra giải dược U Tịch Trấn Mệnh Đan trong thời gian ba mươi năm!"

"Đến lúc đó, ta lấy thành quả của sư đồ Kim Tố Miên, có thể tuỳ tiện thông qua kiểm tra của Đan Tổ."

"Lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn ở chỗ sư tôn!"

"Thậm chí là quyền tự do ra vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'..."

"Ừm, cũng không thể để sư đồ Kim Tố Miên làm không công cho ta, vẫn phải cho chút thù lao..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy sương mù đen cuốn tới, ngay sau đó giọng nói của Vụ Liễu truyền ra: "Bùi công tử, đã mang Kim Tố Miên đến."

"Còn có con yêu sủng kia của ngươi cũng ở đây."

"Thế nhưng, hình như nó không ngoan lắm."

Vừa nói xong, sương mù đen tràn vào trong phòng luyện đan, chợt hóa thành ba bóng dáng Vụ Liễu, Kim Tố Miên và Ngọc Tuyết Chiếu.

Vụ Liễu cong gối thi lễ, rất cung kính nhìn Bùi Lăng.

Kim Tố Miên ngạc nhiên đứng cách nàng không xa.

Chương 834: Đề kiểm tra đan đạo

Lần trước nàng đã bị Vụ Liễu cưỡng ép đưa đi một lần, lúc ấy là mang đến gặp Lệ chân truyền, cũng là Lệ thánh nữ hiện tại.

Lần này lại gặp tình huống tương tự, còn tưởng lại là Lệ thánh nữ triệu kiến, nào biết lại là Bùi Lăng?

Ở bên cạnh Kim Tố Miên, sau khi Ngọc Tuyết Chiếu phát hiện Bùi Lăng, đôi mắt đảo lòng vòng, nhanh chóng rụt vào sau váy nàng.

Đúng vào lúc này, Bùi Lăng nhìn Vụ Liễu phân phó: "Ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn dặn dò riêng Kim sư muội."

"Vâng!" Vụ Liễu vội vàng cúi đầu đồng ý, sau đó lặng yên rời đi.

Sau khi U Hồn thị nữ âm trầm lui ra, Kim Tố Miên lập tức cảm thấy nhiệt độ trong toàn bộ phòng luyện đan ấm áp hơn mấy phần, nàng không nhịn được hỏi: "Mạch chủ, tìm ta có chuyện gì?"

Thấy Kim Tố Miên vẫn gọi mình là mạch chủ, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, ngày đó Kim Tố Đài cướp người đi chắc chắn cũng không nói gì với Kim Tố Miên!

Dù sao, lúc ấy hắn bị Thân Xuân trưởng lão uy hiếp, Kim Tố Miên còn chủ động đến đó cầu xin cho hắn.

Dù thật sự muốn rời khỏi một mạch Kiêm Tang, dù thế nào cũng phải nói với mạch chủ là hắn một tiếng, chứ không phải không nói tiếng nào đã rời khỏi một mạch của hắn.

Hiện tại xem ra cái gọi là bị đón về một mạch Thạch Kính, căn bản là một mình Kim Tố Đài tự quyết định.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Bùi Lăng tốt hơn nhiều, sau đó lại nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, chợt nói: "Tìm ngươi tới chỉ có hai chuyện."

Nói xong, Bùi Lăng cầm lấy cái ngọc giản đã sớm chuẩn bị xong, bên trong ghi lại đề kiểm tra Đan Tổ mà Dược Dạ Thư giao cho hắn.

Hắn hơi phất tay, ngọc giản cách không bay đến trước mặt Kim Tố Miên.

Kim Tố Miên không hề do dự lập tức nhận ngọc giản, đặt vào mi tâm xem xét.

Vừa xem được một nửa ngọc giản, vẻ mặt Kim Tố Miên bắt đầu ngạc nhiên.

Không lâu sau đó, tất cả cảm xúc của nàng đều hóa thành kích động và mừng như điên!

Đây là một đề kiểm tra đan đạo!

Độ khó rất lớn!

Nhưng là!

Đối với một thiên tài luyện đan như nàng, mặc kệ hiện tại có thể giải được hay không, đều có sức hấp dẫn không gì sánh kịp!

Thấy Kim Tố Miên đã xem hết ngọc giản, lại có phản ứng hoàn toàn khác với dự đoán của mình, Bùi Lăng cũng không để ý, nói ra lý do đã sớm chuẩn bị tốt: "Kim sư muội, ta biết ngươi say mê đan đạo, lại rất có thiên phú, trước đó không lâu Lưu Lam hoàng triều tổ chức đại điển luận đan."

"Chắc hẳn ngươi cũng có nghe về buổi lễ long trọng này."

"Tán tu luyện đan sư trong thiên hạ tụ tập ở Lưu Lam, cùng với rất nhiều luyện đan được thư viện Lưu Lam cẩn thận bồi dưỡng, tranh đấu ở trong 'Tiểu Tự Tại Thiên'!"

"Đây thật sự là việc rầm rộ nhất ở bản giới!"

"Vì vậy, ta cố ý tốn giá cả to lớn, nghĩ trăm phương ngàn kế sai người mua đề kiểm tra đan đạo này."

"Hiện tại xem ra sư muội rất hài lòng?"

Kim Tố Miên cầm ngọc giản khó nén kích động, gật đầu thật mạnh: "Đa tạ mạch chủ! Sau này Tố Miên chắc chắn sẽ chăm chỉ nghiên cứu đề kiểm tra này, sớm ngày tiến thêm một bước trên đan đạo, có thể ra sức vì một mạch Kiêm Tang tốt hơn!"

Bùi Lăng thấy thế, khẽ gật đầu.

Rõ ràng là hắn muốn tìm Kim Tố Miên giúp đỡ, bây giờ lại nói như hắn đang giúp Kim Tố Miên?

Ừ, điều này không quan trọng.

Nghĩ đến trước đó Lệ Vô Mị liên tục căn dặn, Trọng Minh tông chỉ coi trọng lợi ích.

Thế là, Bùi Lăng lại nói tiếp: "Chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công U Tịch Trấn Mệnh Đan, bên ta có một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đặc biệt của Lưu Lam hoàng triều, ta sẽ tặng cho ngươi tham khảo."

"Nếu ngươi còn có thể luyện chế ra giải dược U Tịch Trấn Mệnh Đan..."

"Dù chỉ thôi diễn ra tàn phương, vậy ta cũng cho ngươi một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, độc nhất trong 'Tiểu Tự Tại Thiên', thậm chí ở Lưu Lam hoàng triều cũng chỉ có một viên!"

Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan?

Kim Tố Miên nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn.

Nàng chưa từng nghe nói đến Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, nhưng lại hiểu rất rõ Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Bên sư tôn cũng có loại đan dược này!

Đây là đan dược đặc biệt của Lưu Lam hoàng triều, bị khống chế rất nghiêm ngặt. Dù là người hoàng triều, quý tộc sinh trưởng ở địa phương, không đủ thân phận, không đủ công lao cũng khó mà thu hoạch được.

Chứ đừng nói đến là mang ra ngoài!

Viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan trên tay sư tôn chỉ có trung phẩm, hơn nữa cũng không phải mua được từ hoàng triều... Hoàng triều căn bản không thể bán loại đan dược này ra ngoài, dù giá cao thế nào.

Đây là lúc trước sư tôn lịch lãm thiên hạ, giết không biết bao nhiêu tu sĩ xuất thân hiển quý ở Lưu Lam hoàng triều, mới không dễ dàng lấy được một viên...

Bởi vì chuyện này đã qua rất nhiều năm, viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan kia lại chỉ có trung phẩm, mặc dù sư tôn nghĩ trăm phương ngàn kế dốc lòng đảm bảo, nhưng vẫn không thể đề phòng dược hiệu của nó bị xói mòn.

Theo Kim Tố Miên biết, hiện tại dù giao viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan kia cho tu sĩ sử dụng, cũng không có tác dụng cải mệnh chân chính.

Đến nay sư tôn vẫn đang ngày ngày nghiên cứu, đẩy ra dược liệu phối trộn và thủ pháp của đan phương.

Chương 835: Từng là chủ tớ

Trước đó không lâu nàng mới nghe sư tôn vô tình nhắc đến, kể lại những năm qua đã bỏ bao công sức, đã đẩy ra tất cả dược liệu chính và hơn phân nửa thành phần dược liệu phụ, nhưng lượng dùng cụ thể và thứ tự luyện chế, cùng thủ pháp cụ thể vẫn chậm chạp không có tiến triển.

Nếu có thể lấy được một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, nghĩ cũng biết sư tôn sẽ mừng rỡ như điên đến thế nào!

Chuyện này cũng là một cơ hội nâng cao đan đạo của nàng!

Nghĩ tới đây, Kim Tố Miên lập tức gật đầu, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy hứng thú với đề kiểm tra trong ngọc giản này, nhưng bây giờ lại là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành!

Nàng cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn, vô cùng biết ơn nói: "Đa tạ mạch chủ! Ta vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của mạch chủ! Xin mạch chủ yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thành đề kiểm tra mà ngài bố trí!"

Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: "Về phần chuyện thứ hai... Về sau ngươi cứ luyện đan ở Thúy Lỗi sơn."

"Cần gì, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả cho ngươi."

"Không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài, cần biết truy tìm đan đạo, quan trọng nhất là chuyên tâm!"

"Ta đã nói chuyện với bên Kim Tố Đài, nàng cũng đồng ý với chuyện này."

Trên thực tế, sau khi Bùi Lăng về tông vẫn chưa gặp Kim Tố Đài lấy một lần.

Kim Tố Miên là hắn để Vụ Liễu trực tiếp cướp đến từ bên Kim Tố Đài.

Nhưng mặc kệ nó!

Dù sao bây giờ cứ nói vậy trước đã.

Nghe vậy, Kim Tố Miên lại không hề nghi ngờ điều gì, lúc trước nàng bái nhập một mạch Kiêm Tang là ý của trong tộc.

Hiện tại Tố Đài tỷ tỷ đồng ý để nàng luyện đan ở chỗ Bùi Lăng, nghe cũng hợp tình hợp lý...

"Tốt!" Kim Tố Miên cung kính đáp ứng.

"Như vậy, về sau căn phòng luyện đan này sẽ là của ngươi." Bùi Lăng nói, lấy ra Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, "Ta cũng cho ngươi mượn dùng lò luyện đan thất phẩm này."

Kim Tố Miên lắc đầu, sau đó cũng lấy ra một lò luyện đan thất phẩm, nói: "Đa tạ mạch chủ, nhưng ta đã có toà Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Lô do sư tôn ban thưởng, trong khoảng thời gian này đã dùng quen, nếu hiện tại đổi thành lò luyện đan của mạch chủ, chỉ sợ lại không quen."

Thấy thế, Bùi Lăng híp mắt lại, lò luyện đan mà Kim Tố Miên vừa lấy ra là cái mà lúc trước hệ thống cướp trên tay Thân trưởng lão!

Cũng may, dù sao bây giờ hắn cũng gặp nhiều việc đời, chẳng mấy chốc đã khôi phục sự bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi lò luyện đan của mình, nói: "Vậy thì tốt, sau này có gì cần có thể tìm ta bất cứ lúc nào."

Nói xong, để lại một tấm Truyền m Phù của mình cho Kim Tố Miên.

Sau khi dặn dò xong mọi việc, Bùi Lăng cũng rời đi.

Nhưng lúc đi tới cửa, đột nhiên lại nói: "Đừng làm phiền Kim sư muội luyện đan, đi ra ngoài cùng ta."

Sau đó không đợi Ngọc Tuyết Chiếu phản ứng, một tay hút nó vào trong tay, rời khỏi phòng luyện đan.

Thấy Bùi Lăng đưa Ngọc Tuyết Chiếu đi, trong lòng Kim Tố Miên cũng hơi mất mát.

Nhưng Ngọc Tuyết Chiếu là yêu sủng của Bùi Lăng, nàng cũng không thể ngăn cản cái gì.

Mím môi một cái, Kim Tố Miên bắt đầu nghiên cứu U Tịch Trấn Mệnh Đan...

...

Sâu trong Thúy Lỗi sơn.

Dọc theo đường hành lang hẹp dài âm u, trong tầm mắt một mảnh lờ mờ, chỉ thỉnh thoảng khảm nạm mấy viên sáng dạ minh châu dùng để chiếu ở hai bên đường.

Bùi Lăng mặt không biểu tình, xách Ngọc Tuyết Chiếu chậm rãi đi xuống.

Trong tia sáng lờ mờ không rõ đêm tối, chiếu lên khuôn mặt hắn đặc biệt lạnh lùng, sát khí và vẻ sắc bén trên trán cũng rõ ràng hơn.

Thoạt nhìn Ngọc Tuyết Chiếu hơi e ngại, nhưng Bùi Lăng vẫn im lặng nên nó cũng không dám hỏi nhiều.

Thấy đường hành lang sắp hết, phía trước bắt đầu xuất hiện từng cánh cửa phòng.

Cũng không biết sau những cánh cửa kia có cái gì, nhưng đã có thể cảm giác được lực lượng vận chuyển của trận pháp cường đại ở bên trong.

Thấy thế nào cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Tận đến giờ phút này, Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên không quá chắc chắn hỏi: "Cẩu chủ nhân, ngươi muốn giết ta sao?"

Bùi Lăng không để ý đến nó, đi thẳng đến bên ngoài một căn mật thất cách đó không xa, mở ra cấm chế rồi ném nó vào trong.

Căn mật thất này trống rỗng cũng không có cái gì, toàn bộ không gian đều bố trí dày đặc trận pháp, đủ để tiếp nhận công kích của tu sĩ Kết Đan kỳ.

Sau khi đóng cửa lại, Bùi Lăng không lập tức khởi động trận pháp, mà quay đầu nói với Vụ Liễu chậm rãi hiện ra: "Vào thời điểm này ngày mai, sắp xếp một đối thủ cho nó."

"Nó đã Trúc Cơ hậu kỳ, đối thủ chắc chắn phải là Kết Đan trở lên."

"Nếu nó thắng thì giao viên đan dược kia cho nó."

"Nếu thua..."

Nói đến đây, Bùi Lăng dừng lại một chút, lấy ra một viên Hóa Hình Đan cực phẩm giao cho Vụ Liễu.

Bây giờ hắn mặc kệ tình huống bên Ngọc Tuyết Chiếu như thế nào, chỉ cần đối phương có thực lực, hơi phạm chút sai lầm, hắn cũng có thể không quan tâm, dù sao nước quá trong ắt không có cá.

Trên đời không có người hoàn mỹ, hắn cũng không phải.

Nhưng nếu đối phương liên tục phạm sai lầm, lại không có thực lực để gánh chịu vậy...

"Nếu nó thua." Bùi Lăng trầm giọng nói, "Để lại cho nó một hơi, ta sẽ giải trừ huyết khế với nó, lại đưa nó về Kính Trung Thiên."

Chương 836: Bùi Lăng thật sự đáng hận!

Lúc trước hắn Thiên Đạo Trúc Cơ, nếu không có Ngọc Tuyết Chiếu, có lẽ đã sớm thân tử đạo tiêu.

Tất nhiên bây giờ không thể vì đối phương gây ra mấy rắc rối cho hắn, đã trực tiếp lấy mạng nó.

Thế nhưng, hiện tại tu vi của hắn càng ngày càng cao, đã không cần Ngọc Tuyết Chiếu nữa.

Đối phương đã không đủ thực lực, còn không chịu phục tùng hắn, vậy hắn cũng không miễn cưỡng. Dù sao từng là chủ tớ, đối phương từ đâu tới đây thì đưa đối phương chạy về chỗ đó.

"Bùi công tử yên tâm, đến lúc đó ta sẽ bắt một yêu thú Kết Đan kỳ tới, lại thi triển thủ đoạn khiến nó tiến vào trạng thái cuồng bạo, rồi đưa vào trong mật thất." Vụ Liễu nghe vậy khẽ gật đầu, khom người nói.

Bùi Lăng gật đầu, còn nói thêm: "Trong khoảng thời gian này, làm phiền Vụ Liễu cô nương tọa trấn Thúy Lỗi sơn giúp ta, ta phải đi tìm Lệ sư tỷ một lần nữa để hỏi một vài chuyện."

Đến bây giờ đã giải quyết gần hết việc của một mạch Kiêm Tang.

Sau đó quan trọng nhất là tu luyện.

Vấn đề là, bây giờ hắn không dám dùng hệ thống uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 và 【 U Quỷ độn pháp 】 , sau khi cảm nhận hiệu suất của hệ thống uỷ thác, mình tự tu luyện không phải lãng phí thời gian sao?

Cho nên, hiện tại cách duy nhất có thể nâng cao tu vi lại không có rắc rối là đi tìm Lệ sư tỷ song tu.

Đúng vậy, vẫn là tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 bớt việc.

Vụ Liễu nghe vậy, cố gắng không để mình lộ ra vẻ mặt khác thường: "Vâng."

Thế là, Bùi Lăng để nàng ở lại động phủ, sau đó gọi ra huyết kiệu, dẫn theo Hiểu Nghê rời khỏi Thúy Lỗi sơn.

Triêu Na hành cung.

Cuối hành lang gấp khúc tối tăm, trong một tòa thiền điện rộng rãi, màn tơ màu đen như sương mù tràn ngập, xếp chồng lên nhau thành một cái móc bằng xương.

Sau khi đi qua mười mấy tầng màn tơ, trên ba tầng thềm son đặt một cái bảo tọa rộng lớn màu mực.

Bảo tọa điêu khắc bách quỷ dạ hành, hai bên tay vịn, ở chỗ cách mặt đất khoảng năm thước lơ lửng hai đoàn cốt hỏa màu trắng bệch lạnh băng, tĩnh mịch, lúc nhảy lên khiến trong điện càng thêm lạnh lẽo.

Lệ Liệp Nguyệt đội mũ miện Thánh Nữ, váy đen như đêm, làn da trắng hơn tuyết, ngồi ở trên bảo tọa đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hai bên bảo tọa, mấy chục U Hồn thị nữ khoanh tay đứng đó, làn váy khói kéo dài, dáng vẻ ngoan ngoãn, cung kính.

Lúc này dưới thềm son không có một ai.

Chốc lát, bên ngoài thiền điện truyền tới tiếng bước chân của một người, chẳng mấy chốc hai tên U Hồn thị nữ im lặng đẩy cửa điện ra, dẫn một người đi vào bên trong.

Trịnh Kinh Sơn cố ý đổi một bộ áo bào hoàn toàn mới, sửa sang lại vẻ ngoài đặc biệt phấn chấn có tinh thần, lúc này hắn ta kiềm chế tâm trạng kích động, dáng vẻ đặc biệt cung kính nghe theo đi vào trong điện.

Chỉ là lúc nhìn lên trên thềm son, ánh mắt chạm đến mũ miện Thánh Nữ ở trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn ta càng thêm kích động, liên tục không ngừng tiến lên, cung kính quỳ xuống: "Chúc mừng sư tỷ chính vị Thánh Nữ!"

"Sư tỷ thiên tư trác tuyệt, uy nghi thên thành, là Thánh Nữ Thánh tông ta, là niềm hy vọng của tất cả mọi người!"

"Nhìn cả Thánh tông to lớn như vậy, thiên tài vô số, lại không ai có thể bằng sư tỷ!"

"Sư tỷ thật sự là tương lai của Thánh tông ta!"

Mặc dù lời này là cố ý nịnh nọt, nhưng cũng là cảm nhận thật lòng của Trịnh Kinh Sơn.

Trước khi hắn ta đi đào mỏ, mỗi lần hắn ta gặp mặt Lệ sư tỷ đều có thể cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Lệ sư tỷ, cứ như cách biệt một trời, đây là cảm giác mà bất kỳ vị Kết Đan nào khác cũng không thể cho hắn ta.

Vào lúc này, khí tức của Lệ sư tỷ càng như vực sâu như biển, sâu không lường được.

Mặc dù nàng chỉ ngồi ngay ngắn trên cao, cũng không cố hết sức thả ra khí tức nhưng uy thế Thánh Nữ vẫn khiến hắn ta có cảm giác áp lực khó mà hô hấp.

Sau khi Trịnh Kinh Sơn rung động, nghĩ đến kẻ thù cũ Miêu Thành Dương đã chết, không nhịn được hơi cười lạnh ở trong lòng.

Thiên phú tốt hơn mình, thực lực mạnh hơn mình có tác dụng gì?

Không đứng đúng phe, tu vi cao hơn cũng phí công!

Hiện tại ngay cả Chu chân truyền là chỗ dựa của đối phương, cũng khó tự bảo vệ bản thân...

Nhớ lại lúc trước, hắn ta bị Miêu Thành Dương lần lượt đánh mặt mũi bầm dập, lần lượt rơi vào tình trạng thua đầy bụi đất, Trịnh Kinh Sơn không nhịn được sinh ra cảm giác tạo hóa trêu ngươi.

Nhưng lúc này mình trở về cũng là chuyện tốt.

Tính toán thời gian, Lệ sư tỷ cũng đã làm xong một loạt việc linh tinh khi vừa bước lên vị trí Thánh Nữ, có lẽ tiếp theo sẽ nhanh chóng ra tay với Chu chân truyền!

Trịnh Kinh Sơn hắn ta là tâm phúc hàng đầu dưới tay Lệ sư tỷ, có thể thấy chắc chắn sẽ được ủy thác trách nhiệm!

Đến lúc đó, những thứ mà Chu chân truyền vất vả cất giữ trong những năm qua gồm tài nguyên, thậm chí cả thị nữ thiếp thân tâm phúc đủ loại... Nghĩ cũng biết, sẽ để hắn ta đến tiếp nhận thay...

Ngay lúc Trịnh Kinh Sơn đang mừng thầm trong lòng, Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên hỏi: "Chuyện gì?"

"Hồi sư tỷ, lúc trước ta nghe theo lệnh của sư tỷ, vì đề phòng hỏng việc đã xuất phát trong đêm chạy tới m Lộc sơn mạch."

"Sau khi đến càng xung phong đi đầu, đào mỏ hết ngày dài lại đêm thâu."

Chương 837: Bùi Lăng thật sự đáng hận!

"Tài nguyên khoáng sản ở m Lộc sơn mạch cằn cỗi, hiệu suất ra mỏ cực thấp."

"Vì để sớm ngày đạt được thứ cần thiết cho sư tỷ, ta không sợ gian nan hiểm trở, cả ngày lẫn đêm đều phấn chấn chiến đấu ở dưới giếng."

"Dù mấy lần gặp nạn, cũng không tiếc!"

"Dù sao, ta bị thương cũng không có việc gì, tuyệt đối không thể làm chậm trễ việc của sư tỷ!"

"May mắn không làm nhục mệnh, trải qua những ngày tháng cố gắng, cuối cùng đã đào được 23895 cân Nhiêm Lân khoáng..."

"Cuối cùng hôm nay đã có thể thấy uy nghi của sư tỷ, do đó dâng lên."

Vừa nói, Trịnh Kinh Sơn vừa lấy ra túi trữ vật, hai tay giơ cao khỏi đầu muốn dâng lên cho Lệ sư tỷ.

Chỉ là, Lệ Liệp Nguyệt ngồi trên thềm son không nói gì, không hề có ý muốn nhận lấy khoáng thạch.

Thấy thế, vẻ mặt Trịnh Kinh Sơn ngượng ngùng, do dự không biết làm sao, đành phải buông túi trữ vật xuống trước, nói tiếp: "Lại nói, không phụ sự dạy bảo ngày xưa của sư tỷ, sau khi ta đến m Lộc sơn mạch, mặc dù ngày đêm hạ giếng lao động, nhưng chưa từng trì hoãn tu vi."

"Hiện tại, ta đã đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, chắc chắn sau này có thể san sẻ càng nhiều việc hơn cho sư tỷ và Lệ thị..."

Hắn ta không nhắc đến việc này còn tốt, nhắc đến việc này lại nhắc nhở Lệ Liệp Nguyệt về việc lúc trước hai người đến Lộc Tuyền thành.

Trịnh Kinh Sơn là Trúc Cơ trung kỳ, Bùi Lăng chỉ là Luyện Khí tầng hai.

Hiện tại, Bùi Lăng đã đan thành nhất phẩm, Trịnh Kinh Sơn lại vừa đột phá Trúc Cơ hậu kỳ!

Thật là phế vật!

Thế là, sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng, lập tức quát: "Lại nói nhảm một chữ nữa, lập tức cút!"

Thấy vẻ mặt Lệ sư tỷ khó chịu, áp lực trong lòng Trịnh Kinh Sơn tăng mạnh, hắn ta vội vàng nói: "Lệ sư tỷ, là thế này!"

"Trong lúc ta phụng mệnh sư tỷ đến m Lộc sơn mạch đào mỏ, đầu tiên tiểu tử Bùi Lăng kia giả truyền lệnh của sư tỷ, lệnh ta đến Bác La sơn mạch đào mỏ."

"Hành động lần này đã tổn hại đến uy nghiêm của sư tỷ, tự mình quyết định! Thật sự đáng hận!"

"Về sau ta nghi ngờ, thầm nghĩ vì sao kẻ này dám kiêu căng như thế? Cho nên tự mình nghe ngóng tình huống của hắn một chút, phát hiện những ngày qua một mạch Kiêm Tang nằm trong tay hắn chịu ức hiếp!"

"Thậm chí Kim Tố Đài đã đánh đến tận cửa, đối phương vẫn tránh không gặp, lấy lý do bế quan e sợ chiến đấu!"

"Hành động thế này, hắn căn bản không đặt lợi ích một mạch Kiêm Tang ở trong lòng."

"Mọi người đều biết một mạch Kiêm Tang luôn ủng hộ sư tỷ."

"Hắn làm như thế, hiển nhiên cũng không để ý đến mặt mũi của sư tỷ!"

"Nếu không phải trước đó không lâu ta vội vàng về tông chủ trì đại cục, bây giờ e rằng một mạch Kiêm Tang đã sớm lòng người tan rã, chia đàn xé nghé rồi sư tỷ!"

"Nói tóm lại, Bùi Lăng này khẩu phật tâm xà, lời lẽ giả dối lại không có chút trách nhiệm nào, căn bản không xứng làm mạch chủ một mạch Kiêm Tang!"

"Kính xin sư tỷ nhìn rõ mọi việc, bãi miễn vị trí mạch chủ của hắn, để ta rời núi lại chủ trì một mạch Kiêm Tang."

"Đến lúc đó ta nhất định có thể để một mạch Kiêm Tang phát triển không ngừng, cố gắng tiến lên một bước, lan truyền uy danh của sư tỷ..."

Nghe vậy, sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh dần.

Nhưng Trịnh Kinh Sơn lại không hề chú ý tới điểm này, còn đang lời thề son sắt, tràn ngập mong đợi đảm bảo đủ kiểu.

Đúng vào lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên phát hiện lại có người tiến vào Triêu Na hành cung, hơn nữa là khí tức mà nàng rất quen thuộc...

Thế là, nàng cũng không vội xử trí tên phế vật bên dưới, lập tức vung tà váy dài, bóng dáng biến mất không thấy gì nữa.

Thấy Lệ sư tỷ đột nhiên rời đi, Trịnh Kinh Sơn lập tức ngạc nhiên, trong chốc lát hơi không rõ ràng cho lắm.

Nhưng Lệ sư tỷ không để hắn ta đi, xung quanh lại có nhiều U Hồn thị nữ đang nhìn chằm chằm như vậy, hắn ta cũng không dám trực tiếp rời đi.

Chỉ có thể quỳ ở tại chỗ, tiếp tục cân nhắc lý do cướp lại vị trí mạch chủ...

Triêu Na hành cung, trên hành lang mờ tối.

Hiểu Nghê đi đầu dẫn đường, Bùi Lăng theo sát ở phía sau.

Mới vừa vào bên trong không lâu, Hiểu Nghê như nghe được điều gì đó, khẽ gật đầu, sau đó lập tức quay người một phát bắt được cổ tay Bùi Lăng, trong nháy mắt đã hóa thành một đoàn sương mù màu đen, độn vào chỗ sâu trong hành cung.

Sau một lát, Bùi Lăng bị Hiểu Nghê dẫn tới một tòa tẩm điện.

Toà tẩm điện này bày biện đơn giản, ngoại trừ một giường một cái bàn con, chỉ có rất nhiều giao tiêu rủ xuống.

Giao tiêu vô cùng mỏng nhẹ, cách mấy tầng vẫn có thể thấy được bóng dáng mông lung.

Vào lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đang chậm rãi đi ra từ sâu trong giao tiêu, dáng người uyển chuyển như thần phi tiên tử đi ra từ trong yên hà.

Bùi Lăng nhìn quanh, thấy Hiểu Nghê lặng yên không tiếng động lui đi, thế là hắn nhanh chân đi về phía Lệ Liệp Nguyệt.

"Lệ sư tỷ, ta muốn song tu với ngươi!" Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói.

Nếu là trước kia chắc chắn hắn không dám nói lời này ra khỏi miệng.

Nhưng bây giờ sao... Cũng như Lệ sư tỷ đã nói trước đó, không cần thiết khách sáo như vậy!

"Đúng lúc ta cũng có chuyện tìm ngươi." Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy mỉm cười, chợt nói, "Thế nhưng, không quan trọng bằng việc ngươi tìm ta."

Chương 838: Đây là bất ngờ sao?

Sau đó, nàng cách không đưa tay, một tay hút Bùi Lăng đến bên cạnh.

Thấy Lệ sư tỷ đã áp sát vào trên người mình, Bùi Lăng ôm vòng eo đối phương, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói: "Sư tỷ , chờ chút..."

Nói xong, Bùi Lăng vẫy tay hút túi trữ vật đặt trên cái bàn nhỏ nào đó cách không xa vào trong tay, đây là lễ vật mà hắn đưa cho Lệ sư tỷ lúc trở về, nhưng Lệ sư tỷ quá bận rộn, cho đến bây giờ vẫn chưa mở ra xem qua.

Ngay sau đó, Bùi Lăng mở túi trữ vật ra, lấy ra một món áo bào nghe nói là thịnh hành nhất hiện nay ở Thiên Sinh giáo.

Áo bào này tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn tổng thể vô cùng bảo thủ, chỉ là một bộ áo lập lĩnh tay áo hẹp váy dài thu eo.

Chỉ là theo lời giới thiệu của nữ tu trong phường thị Vạn Hủy hải, điểm sang quý nhất của cái áo bào này là trên đó điêu khắc trận văn, có thể khiến cả bộ áo bào lúc ẩn lúc hiện trong lúc di chuyển hành động...

Lại lấy ra một cái bịt mắt nguyên bộ với áo bào này, trông vẻ ngoài cũng tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng hoa lệ.

"Lệ sư tỷ, thay bộ váy này trước?" Bùi Lăng mong đợi đề nghị.

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ, sao nhìn bộ áo bào này lại giống kiểu đám lô đỉnh Thiên Sinh giáo hay mặc vậy chứ?

Còn có cái bịt mắt này... Bịt mắt cũng vậy!

Đây là lễ vật mà Bùi sư đệ chuẩn bị cho mình??

"Sư tỷ, những cái này là ta ngàn chọn vạn chọn mới chọn ra được ở Vạn Hủy hải." Bùi Lăng còn đang ân cần giới thiệu, "Ta đã mua tất cả quà tặng đứng đầu bảng của đạo lữ trên thiên hạ trong vòng mười năm qua! Mong rằng sư tỷ đừng ghét bỏ... Đúng rồi, sư tỷ ngươi thích không?"

Nghe xong lời này, không hề nhận ra vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt có chút thay đổi nào, bình tĩnh tiếp nhận váy áo, bịt mắt còn có túi trữ vật.

Ngay lúc Bùi Lăng đang tràn đầy phấn khởi muốn xem nàng mặc vào, chỉ thấy Lệ Liệp Nguyệt trở tay thu lại những vật này, sau đó bình tĩnh nói: "Bây giờ còn có việc quan trọng phải xử lý, đợi chút nữa lại nói việc song tu."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng thất vọng nhưng nghĩ đến sau khi xử lý xong việc chính, có thể thấy sư tỷ thay sang những quần áo mới kia, còn có bịt mắt, lỗ tai... Hắn lại trở nên hưng phấn.

"Tốt, vậy sư tỷ đi xử lý việc chính trước đi." Bùi Lăng gật đầu nói.

Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Ngươi cũng đi cùng."

Bùi Lăng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý.

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt dẫn theo hắn rời khỏi tẩm điện, sau khi xuyên qua một đoạn hành lang rất dài tiến vào một tòa thiền điện.

Diện tích toà thiền điện này không lớn, tận cùng bên trong có ba tầng thềm son, trên thềm son trưng bày một cái bảo tọa đặc biệt rộng rãi.

Lệ Liệp Nguyệt cất bước tiến lên, ngồi xuống bảo tọa.

Lần này Bùi Lăng không cần nàng nhắc nhở, sau khi ngồi thẳng xuống đã rất tự nhiên vươn cánh tay ra ôm vòng eo Lệ Liệp Nguyệt.

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh cũng không cự tuyệt, triệu hoán Hiểu Nghê ra, sau khi thản nhiên phân phó một tiếng, Hiểu Nghê liền cúi đầu lui ra.

...

Trong thiên điện rèm đen dày đặc, Trịnh Kinh Sơn đang yên lặng quỳ dưới thềm son.

Hắn ta đã chuẩn bị xong tất cả lý do, lần này nhất định phải đòi lại vị trí mạch chủ!

Đến lúc đó, mình thoải mái nằm trong tông, để Bùi Lăng đi đào mỏ thật tốt!

Vào lúc này, cửa điện sau lưng đột nhiên không gió tự mở.

Một bóng dáng tán hoa cung trang chậm rãi hiện ra, lại là Hiểu Nghê.

Hiểu Nghê như cười mà không phải cười mắt nhìn Trịnh Kinh Sơn quỳ trên mặt đất, chợt nói: "Chủ nhân để ngươi đi theo ta."

"Vâng!" Trịnh Kinh Sơn nghe vậy thầm thở phào, xem ra vừa rồi có chuyện quan trọng gì đó đột nhiên xảy ra, khiến sư tỷ không thể không tạm bỏ lại mình đi giải quyết.

Chắc bây giờ đã giải quyết xong rồi.

Điều này rất tốt!

Đợi chút nữa vừa hay có thể dùng việc đột nhiên xảy ra này để thuyết phục sư tỷ, đường đường là Thánh Nữ có việc phải tự làm, thật sự sai lệch thân phận.

Huống chi xưa nay sư tỷ say mê tu luyện, không quan tâm tục vụ, vừa hay mình có thể làm thay...

Suy nghĩ của hắn ta thay đổi thật nhanh, đứng dậy đuổi theo Hiểu Nghê, rời khỏi toà thiền điện này.

Trên đường đến vị trí hiện tại của Lệ Liệp Nguyệt, Trịnh Kinh Sơn suy nghĩ miên man.

Trong mười ba mạch nội môn, ngoại trừ Lệ Hàn Ca con cháu Cửu A Lệ thị chấp chưởng một mạch m Thiềm, chẳng mấy chốc mười một mạch còn lại sẽ thần phục dưới chân một mạch Kiêm Tang do hắn ta nắm giữ...

Dù sao, Lệ Hàn Ca luôn coi Lệ Liệp Nguyệt là tấm gương.

Lệ Liệp Nguyệt không quan tâm vật phàm tục, Lệ Hàn Ca đặt toàn bộ sức lực vào việc tăng tu vi của bản thân, cũng không có hứng thú quá lớn với sự vụ nội môn và sự cạnh tranh giữa mười ba mạch...

Thử hỏi loại tình huống này, mười một mạch khác, ngoại trừ làm Trịnh Kinh Sơn vui lòng, còn có thể xum xoe ai nữa?

Phải biết rằng, lấy lòng hắn ta, chẳng khác nào lấy lòng Lệ sư tỷ...

Chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó.

Trịnh Kinh Sơn đi theo sau Hiểu Nghê, đi vào một tòa thiền điện xa lạ.

Đập vào mắt chỉ cảm thấy toà thiền điện này tinh xảo tỉ mỉ, không rộng lớn bằng toà thiền điện vừa rồi, lại có vẻ càng tinh xảo cũng càng thân thiết hơn chút.

Chương 839: 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】

Rất hiển nhiên, phải là người thật sự lọt vào mắt Lệ sư tỷ mới có thể đến nơi đây.

Nhận ra được điều này, trong lòng Trịnh Kinh Sơn lại vui mừng, tiếp theo hắn ta vội vàng nhắc nhở mình đừng để ý tới những vật ngoài thân này, lúc này tiến lên một bước, vừa hành lễ vừa nói: "Lệ sư tỷ..."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn ta lập tức ngơ ngẩn.

Lúc này Lệ sư tỷ đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao, khí tức của nàng vẫn như biển rộng mênh mông, sâu không lường được giống vừa rồi, sắc mặt nàng thản nhiên dường như vạn sự vạn vật trên thế gian đều không thể khơi dậy chút hứng thú của đối phương...

Chỉ có điều, sao Bùi Lăng cũng ở nơi đây?

Hơn nữa, đối phương còn ngồi bên cạnh Lệ sư tỷ!

Một cánh tay còn rất dửng dưng, không hề che giấu chút nào ôm lấy Lệ sư tỷ??

Lúc này, Bùi Lăng thấy Trịnh Kinh Sơn đến đây cũng hơi ngạc nhiên.

Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng lại, mỉm cười nhẹ gật đầu với đối phương.

"Chủ nhân, đã đưa Trịnh Kinh Sơn đến, tiểu tỳ cáo lui." Lúc này, Hiểu Nghê ôn nhu nói.

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên gật đầu, thế là Hiểu Nghê lặng yên lui ra.

Tiếp theo, Lệ Liệp Nguyệt nhìn Bùi Lăng, từ tốn nói: "Bên Trịnh Kinh Sơn gặp chút rắc rối, là người đang quản lý một mạch Kiêm Tang, ta giao chuyện này cho ngươi đến xử lý."

"Vâng! Sư tỷ." Bùi Lăng lập tức gật đầu đồng ý.

"Vậy các ngươi tự trò chuyện đi." Lệ Liệp Nguyệt nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Sau khi Lệ Liệp Nguyệt rời đi, trong điện chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và Trịnh Kinh Sơn.

Trịnh Kinh Sơn ngây người như phỗng nhìn tình cảnh này, ánh mắt mê mang, thật lâu không thể kịp phản ứng.

Thấy như thế, Bùi Lăng cố ý vội ho một tiếng, sau đó hỏi: "Trịnh sư huynh, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

Nghe vậy, lúc này Trịnh Kinh Sơn tỉnh táo lại!

Trong nháy mắt, cả người hắn ta lạnh buốt, mồ hôi lạnh ứa ra!

Bùi Lăng hắn... Rốt cuộc hắn và Lệ sư tỷ có quan hệ thế nào?

Không!

Khí tức hiện tại của Bùi Lăng chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, bây giờ Lệ sư tỷ đã chính vị Thánh Nữ, tu vi ở trên Nguyên Anh, vì sao lại cùng Bùi Lăng...

Nghĩ tới đây, Trịnh Kinh Sơn không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, có một số việc, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt!

"Bùi sư đệ... Không, Bùi sư huynh!" Trịnh Kinh Sơn vô cùng gấp gáp nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đổi giọng, "Bùi sư huynh, ngươi... Hóa ra ngươi cũng ở chỗ Lệ sư tỷ..."

"Trịnh sư huynh, không cần khách sáo như vậy. Ngươi nhập đạo sớm hơn ta, cứ gọi ta Bùi sư đệ là được." Bùi Lăng không thèm để ý nói, "Ta đến chỗ Lệ sư tỷ có chuyện rất quan trọng!"

"Sư huynh có chuyện gì, vẫn nên nói nhanh một chút đi!"

Dù sao, tiếp theo hắn còn muốn song tu với Lệ sư tỷ, còn phải cẩn thận thưởng thức dáng vẻ quyến rũ của Lệ sư tỷ sau khi mặc váy sam do mình tinh tế lựa chọn... Đâu có thời gian lằng nhằng với Trịnh Kinh Sơn?

Nghe vậy, Trịnh Kinh Sơn thầm thở phào, xem ra vừa rồi Lệ sư tỷ vẫn chưa nói gì với Bùi Lăng...

"Được, được, vậy ta liền nhờ sư, hay cứ gọi ngươi là Bùi sư đệ đi." Thế là, Trịnh Kinh Sơn lập tức nói, "Hôm nay ta tới Triêu Na hành cung là đặc biệt khen ngợi sư đệ với Lệ sư tỷ!"

"Dù sao, những ngày qua một mạch Kiêm Tang thay đổi rõ như ban ngày."

"Đây đều là vì Bùi sư đệ là nhân trung long phượng, anh minh thần võ, khiến một mạch Kiêm Tang vốn đứng hạng chót trong mười ba mạch, lại có thể tăng hạng nghiêng trời lệch đất như vậy."

"Chẳng những thu nhận sử dụng mấy sư đệ Địa Đạo Trúc Cơ xuất thân thế gia như Đái Bạch Thì, Nghiêm Ngọc Minh, tăng thêm căn cơ cho một mạch Kiêm Tang trong tương lai, hơn nữa còn có Kim Tố Miên Kim sư muội nổi tiếng là luyện đan sư thiên tài ở ngoại môn..."

"Ngoài ra, nghe nói sư đệ còn chém giết Miêu Thành Dương một mạch Chiêu Xuyên trên sinh tử lôi đài?"

"Giết rất tốt!"

"Tên Miêu Thành Dương kia âm hiểm độc ác, lòng dạ ác độc, việc ác bất tận!"

"Ngay từ lúc còn ở ngoại môn, ngu huynh đã muốn giết hắn rồi."

"Chỉ tiếc sức chưa đến, chỉ có thể để hắn cứ thoải mái."

"Vốn định chờ mình tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ, sẽ tìm hắn tính sổ."

"Kết quả lại là sư đệ vượt lên trước một bước, chém hắn ở dưới đao... Hành động này của sư đệ thật sự khiến lòng người thoải mái!"

"Càng làm ngu huynh vô cùng vui mừng!"

"Có thể có đồng môn như sư đệ, thật sự là chuyện may mắn của ngu huynh..."

"A đúng, liên quan tới chuyện đi Bác La sơn mạch đào mỏ, ngu huynh thật sự cảm thấy mình và sư đệ tâm linh tương thông!"

"Không dối gạt sư đệ, trước đó ngu huynh đã đào mỏ nhiều ngày ở m Lộc sơn mạch, góp nhặt không ít tâm đắc đào mỏ, vốn đang nghĩ đã hiểu rõ tình huống m Lộc sơn mạch bảy tám phần, cần đổi một khoáng mạch để nghiệm chứng suy đoán của mình một chút, không ngờ sư đệ lại cung cấp cho ngu huynh một cơ hội tuyệt diệu vào đúng lúc này..."

"Ha ha... Ha ha ha... Ha ha... Sư đệ, ngươi nói, có phải hai huynh đệ chúng ta rất ăn ý hay không?"

"Ôi, đáng tiếc lần này một mạch Kiêm Tang xảy ra chuyện, vừa lúc sư đệ bế quan luyện công không rảnh phân tâm."

"Kim Tố Đài kia khinh người quá đáng!"

Chương 840: 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】

"Ngu huynh mới bất đắc dĩ trở về tông môn, chiến một trận với nó!"

"Nếu không ngu huynh đã sớm không kịp chờ đợi đi cống hiến sức lực vì sư đệ..."

Trịnh Kinh Sơn gượng cười, càng nói trong lòng càng không chắc.

Hiện tại tạm thời không nhắc tới thực lực tu vi của Bùi Lăng như thế nào, chỉ với mối quan hệ của đối phương và Lệ sư tỷ, một khi biết vừa rồi hắn ta tố cáo những điều kia ở trước mặt Lệ sư tỷ, hắn chắc chắn phải chết!

Vào lúc này, Lệ sư tỷ cố ý để hắn ta nói chuyện với Bùi Lăng, thật ra đã giao mạng của hắn ta vào trong tay Bùi Lăng!

Trịnh Kinh Sơn càng nghĩ càng sợ, lúc này trong lòng hung ác, mở túi trữ vật lấy ra một khung bình phong từ đó.

Cái bình phong này là một tòa bình phong thêu không biết phần khung làm từ vật liệu gỗ gì.

Trên đó kéo căng mặt thêu như được chế từ giao tiêu, lại càng thêm sáng long lanh nhẹ mềm, hiện lên hình hơi mờ.

Phía trên thêu trên trăm mỹ nhân thướt tha, hoàn phì yến gầy sinh động như thật, dáng vẻ hành động của bọn họ khác nhau lại vô cùng xinh đẹp, hoặc là bàn tay trắng nõn cầm quạt, nửa che mặt phấn; hoặc là dẫn theo mỹ tỳ, nhẹ nhàng bắt bướm; hoặc là ôm ấp tì bà, liếc mắt hàm chứa tình cảm; hoặc gẩy dây đàn trong rừng tre u ám; hoặc cầm cành chơi với con báo, vạt áo bay múa...

"Sư đệ, hành trình Bác La sơn khoáng mạch là việc ngu huynh cầu còn không được!" Trịnh Kinh Sơn chịu đựng đau lòng, đưa mặt bình phong này lên, ăn nói khép nép, "Sư đệ ban thưởng hậu hĩnh như thế, ngu huynh không thể không bày tỏ."

"Toà Diễm Cốt La Sát Đồ này là vật trân quý nhất trong tay ngu huynh."

"Bây giờ đưa cho sư đệ thưởng thức."

Lại nhìn thấy tấm 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 này, Bùi Lăng hơi hoảng hốt.

Lúc trước ở Bùi gia, lần đầu tiên hắn sử dụng hệ thống uỷ thác tu luyện, hệ thống không nói lời gì đã tặng miễn phí mười viên Thối Cốt Đan cho hắn, lại tu luyện trước tấm 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 này.

Về sau, mặc dù tu vi tăng lên một tầng, nhưng cũng bởi vậy bị bản vẽ này đánh dấu, khí huyết không ngừng xói mòn.

Sau lần đầu tiên song tu với Lệ sư tỷ, mới hoàn toàn khôi phục...

Thế nhưng, lúc này không giống với ngày xưa, lấy tu vi hiện tại của hắn, mặc kệ mỹ nhân trên tranh này quỷ quyệt hay thay đổi như thế nào, hắn cũng không sợ.

"Trịnh sư huynh khách sáo, lễ nặng như thế, sao sư đệ có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ?" Sắc mặt Bùi Lăng khó xử nói, tay cũng đã lấy Diễm Cốt La Sát Đồ đến trước người, bắt đầu đánh giá cẩn thận, dường như đang suy nghĩ việc phải luyện hóa như thế nào.

Trịnh Kinh Sơn nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại Bùi Lăng nhận 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 này còn tốt.

Không nhận...

"Sư đệ tuyệt đối đừng khách sáo như vậy!" Trịnh Kinh Sơn lập tức nói, "Không dối gạt sư đệ, trong bộ 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 này tuyệt đối có cơ duyên lớn, bí mật lớn! Chỉ là ngu huynh phúc phận nông cạn, đến nay chưa thể khám phá chỗ huyền bí của nó."

"Nhưng sư đệ phúc duyên thâm hậu, hưng thôn vạn cổ, nhất định có thể vui vẻ nhận nó."

"Cho nên sư đệ đừng từ chối!"

"Nếu sư đệ không nhận, đó là xem thường ngu huynh!"

Thấy Trịnh Kinh Sơn khúm núm như thế, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã biết xảy ra chuyện gì.

Dù sao, vừa rồi hắn và Lệ sư tỷ...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không khách sáo, lập tức thu 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 vào trong túi trữ vật, sau đó gật đầu nói: "Trịnh sư huynh đã có ý như thế, vậy ta từ chối thì bất kính. Sau này có việc, chỉ cần sư đệ có thể giúp được một tay, nhất định không chối từ!"

"Bùi sư đệ hài lòng thì tốt..." Trịnh Kinh Sơn vừa cười vừa nói, sau lưng đã túa ra mấy tầng mồ hôi lạnh.

Vào lúc này, lễ vật đã đưa đến, Bùi Lăng lại rất hài lòng, Trịnh Kinh Sơn không dám ở lại nơi này quá lâu, lập tức đứng lên nói: "Tiếp theo đi Bác La sơn mạch, ta còn phải chuẩn bị một chút, sẽ không làm phiền."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nhìn theo hắn ta rời đi, suy nghĩ một lúc cuối cùng đã lấy được chỗ tốt của Trịnh Kinh Sơn.

Sau đó, không cần để đối phương đi đào mỏ, sắp xếp cho đối phương một vài việc ở trong phái đi...

Sau khi Trịnh Kinh Sơn rời đi, Bùi Lăng sửa sang áo bào đứng dậy đi tìm Lệ sư tỷ.

Vừa ra cửa đã thấy Hiểu Nghê canh giữ ở ngoài điện.

"Bùi công tử, chủ nhân để ta đưa ngươi tới." Hiểu Nghê ôn nhu nói.

"Vậy làm phiền Hiểu Nghê cô nương dẫn đường." Bùi Lăng cười gật đầu.

Hiểu Nghê khẽ gật đầu, làn váy sương mù nhẹ nhàng rung động, lơ lửng ở phía trước dẫn đường.

Đường hành lang sâu thẳm u ám, cách mấy bước lại thấy một cặp quỷ hỏa cháy hừng hực ở hai bên, gió mát chiếu sáng, lúc thị nữ cung trang bước đi lặng yên không một tiếng động, Bùi Lăng sớm thành thói quen với trường hợp như vậy cũng chỉ lơ đễnh.

Một lát sau, đi tới trước một cánh cửa lớn màu đỏ thắm.

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn rất nhiều phù văn phong cấm điêu khắc trên cửa, vô thức ngẩn ngơ.

Trước đây hắn chưa từng đến nơi này.

Thế nhưng Triêu Na hành cung rộng rãi, hắn đến đây gặp Lệ sư tỷ mấy lần đều ở trong những điện khác biệt, có lẽ lần này Lệ sư tỷ cũng muốn chuyển sang nơi khác.

Chương 841: Đây là Ma môn!

Nghĩ đến đủ loại quần áo bịt mắt pháp bảo mà mình chọn lựa ở phường thị Vạn Hủy hải, trong lòng Bùi Lăng nóng lên đang muốn tiến lên đẩy cửa, vào lúc này Hiểu Nghê đột nhiên biến mất từ trước mặt hắn, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn!

Sau đó một đôi tay lạnh băng đặt mạnh lên bờ vai Bùi Lăng.

Bùi Lăng không hề đề phòng, chỉ một nháy mắt đã như rơi vào hầm băng!

Luồng khí rét lạnh lập tức tràn ngập, gần như trong chớp mắt đã trải rộng cả người hắn, kéo theo Kim Đan trong đan điền cũng bị luồng khí lạnh cường đại này đông cứng, pháp lực của hắn bị phong cấm hoàn toàn, chớp mắt đã mất đi năng lực phản kháng!

"Hiểu Nghê cô nương." Trong lòng Bùi Lăng trầm xuống, trong chốc lát vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, lạnh lùng hỏi, "Đây là ý gì?"

"Bùi công tử..." Hiểu Nghê đè hai vai của hắn xuống, nghiêng đầu xích lại gần bên tai hắn, bật hơi như băng, giọng điệu mềm mại, lời lẽ nói ra lại lạnh băng vô tình, "Ngươi có thể có tất cả ngày hôm nay, toàn bộ đều là chủ nhân ban ân..."

"Nhớ ngày đó, ngươi chỉ là một người vô danh trong Bùi gia nho nhỏ ở Lộc Tuyền thành."

"Cả gan làm loạn, phạm phải sai lầm ngập trời..."

"Chủ nhân nổi giận như lôi đình, dù chỉ hơi nổi giận cũng đủ khiến ngươi và toàn bộ Lộc Tuyền thành tan thành mây khói mười vạn lần..."

"Ngươi có thể còn sống sót, đã nên mang ơn chủ nhân cả một đời, không phải sao?"

"Không có chủ nhân, thậm chí ngươi còn không có cả cơ hội nhập tông."

"Sau đó nữa, 【 Huyết Sát đao pháp 】 , 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , 【 Phần Dạ Thiên 】 , 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 ... Cửu Phách Đao, vật liệu Thiên Đạo Trúc Cơ, vật cần thiết cho Kim Đan nhất phẩm, Vô Mộng Tán... Tất cả đồ tu luyện thường ngày của ngươi..."

"Chi phí ăn mặc, của cải tu luyện, có cái nào không phải chủ nhân ban tặng?"

"Chủ nhân để ngươi từ không có gì cả, một phát lên trời, lắc mình biến thành tân huyết tông môn được người người ca ngợi, nhân tài mới nổi được chú ý, cũng được chờ mong."

"Thậm chí còn hứa cho ngươi tiền đồ lớn Thánh Tử!"

"Nhưng chủ nhân cũng có thể lập tức để ngươi rơi xuống từ đám mây, ngã thịt nát xương tan, thậm chí vạn kiếp bất phục!"

"Cho nên, mời Bùi công tử, nhất định, nhất định, nhất định phải ghi nhớ thân phận của mình."

"Ngươi có thể giết người phóng hỏa, có thể đồ thành diệt tộc, có thể tùy ý cướp giật... Thậm chí, vừa rồi chủ nhân còn giao Trịnh Kinh Sơn đi theo nàng nhiều năm cho ngươi xử trí... Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng ngàn vạn lần không thể làm chủ nhân tức giận!"

"Nhất là, đây đã là lần thứ ba!"

"Lần đầu tiên ngươi chọc chủ nhân tức giận, là Trịnh Kinh Sơn dẫn ngươi đi cầu xin Kim Tố Miên, khi đó là ta nói chuyện giúp ngươi, ngươi mới trốn qua một kiếp."

"Lần thứ hai, ngươi lại cảm thấy hứng thú với nữ nhân khác ngoài chủ nhân, hơn nữa còn là nữ thi!"

"Còn lần thứ ba này... Chủ nhân là chủ nhân của ta, cũng là chủ nhân của ngươi!"

"Bây giờ ngươi mới được ưu ái một chút, đã coi trời bằng vung, thậm chí cưỡi lên đầu chủ nhân, coi nàng là lô đỉnh!"

Hiểu Nghê sâu xa nói, cửa lớn màu đỏ thắm trước mặt cũng chậm rãi sáng lên ánh sáng trận văn, mở ra một chút xíu.

Tu vi của Bùi Lăng bị phong bế, thân thể cũng bị hai tay của Hiểu Nghê đè lại, cả người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa lớn chầm chậm mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trong cửa.

Máu.

Trong tầm mắt đầu tiên là một thảm máu tươi màu đỏ.

Sau đó là hài cốt.

Hiển nhiên hài cốt màu trắng đã được dọn dẹp tỉ mỉ, chọn lựa qua, xếp thành viên gạch gọn gàng.

Cửa lớn màu đỏ thắm tiếp tục mở ra, càng nhiều cảnh tượng hiện ra trước mắt Bùi Lăng, trên ba bậc thang chế từ xương là một huyết trì cực lớn.

Bên hồ có khung xương một loại yêu thú nào đó mọc như rừng, lúc này giá áo treo đầy tấm da người bị lột xuống.

Trong huyết trì...

Vô số vong hồn hé miệng phát ra tiếng kêu rên cuồng loạn lại im hơi lặng tiếng, chìm nổi giữa sóng máu màu đỏ tươi như vĩnh viễn không được siêu sinh.

Lúc này, ba đài hành hình đứng thẳng trong huyết trì.

Trên đài hành hình thứ nhất, đột nhiên cột Trịnh Kinh Sơn vừa mới rời đi.

Tay chân hắn ta đều bị xiềng xích huyết sắc trói lại duỗi vào trong huyết trì, miệng cũng bị ghìm chặt, trên mặt không có chút máu, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi.

Trên đài hành hình thứ hai, treo ngược Ngọc Tuyết Chiếu vốn nên bị giam ở trong mật thất động phủ Thúy Lỗi sơn.

Tứ chi của nó bị trói cùng một chỗ, hai mắt nhắm nghiền đã rơi vào hôn mê.

Còn đài hành hình thứ ba...

Phía dưới, đao bản mệnh Cửu Phách Đao của hắn bị cắm trên cái nền ở bên cạnh đài hành hình, toàn thân đầy bụi bẩn, đao linh không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên đã bị phong ấn.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó.

Đây chính là ma đạo!

Đây cũng là Ma môn!

Bắt đầu từ lúc hắn một phát giành được hạng nhất trong Thi Đấu Ngoại Môn, thật sự tiến vào tầm mắt của đám cấp cao Thánh tông.

Sau này Thiên Đạo Trúc Cơ được Lệ thị chọn trúng, tiếp theo đoạt "Pháp" ở đạo quan, thông qua kiểm tra của Cửu A Lệ thị, cho tới hôm nay đan thành nhất phẩm...

Chương 842: Chân lý duy nhất

Một đường đi xuôi gió xuôi nước, ở trong Ma môn mạnh được yếu thua này, mỗi một vị ngồi trên ngôi cao đều trải qua hoàn cảnh đạp trên núi thây biển máu mới có thể leo đến chỗ cao, rõ ràng hắn xuất thân hàn vi không có bất kỳ chỗ dựa đáng tin nào, lại sống quá thoải mái!

Đến mức hắn sắp quên mất, mình vẫn luôn sinh tồn ở một Ma môn người ăn người!

Cho dù loại người mạnh như Chu Diệu Ly, có huyết mạch Tư Hồng thị, đã trở thành thiên kiêu chân truyền, cũng không thể không giãy giụa vì mạng sống!

Chúa tể thật sự của Trọng Minh tông chỉ có ba dòng họ kia.

Trông hắn có vẻ vô cùng vẻ vang, một bước lên mây, cũng chỉ là một con chó được Cửu A Lệ thị nhìn trúng!

Cánh cửa lớn màu đỏ thắm đã hoàn toàn mở ra, nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong.

Mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt, vong hồn kêu rên, trong da người phát ra tiếng kêu thảm thê lương, cùng với vô số hình cụ được trưng bày dựa vào vách tường xung quanh... Toàn bộ đều hiện ra trước mặt Bùi Lăng.

Đây là hình phòng của Triêu Na hành cung.

Cũng không biết nơi đây đã xử tử bao nhiêu kẻ thù của Lệ Liệp Nguyệt, có lẽ có một vài sinh linh cũng không phải là kẻ thù, chỉ là đối phương muốn giết mà thôi.

Đúng vào lúc này, Hiểu Nghê áp sát vào bên tai Bùi Lăng, tiếp tục mềm mại đáng yêu nói: "Thế nhưng, chủ nhân nói Thánh tông không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu!"

"Cho nên chủ nhân cho ngươi một cơ hội cuối cùng."

"Chỉ cần ngươi có thể còn sống đi ra từ Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này, vậy ngươi vẫn là đạo lữ duy nhất của nàng!"

"Quy tắc vẫn như trước."

"Đương nhiên, sau này đừng chọc nàng không vui nữa..."

Nói đến chỗ này, Hiểu Nghê vẫy tay một cái, thu sạch túi trữ vật trên người Bùi Lăng.

Hiện tại thân thể Bùi Lăng không thể động đậy, không có chút sức phản kháng nào, hắn rất khó khăn hỏi: "Ngươi nói rõ ràng một điểm, ta coi Lệ sư tỷ là lô đỉnh lúc nào hả?"

"Ngươi tặng những váy áo còn có những pháp bảo, bịt mắt kia!" Hiểu Nghê hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy Bùi Lăng vào bên trong cửa lớn màu đỏ thắm.

Ngay sau đó, trên đài hành hình thứ ba lập tức bắn ra vô số xiềng xích huyết sắc, một phát trói lại tay chân Bùi Lăng, đột nhiên kéo hắn qua viên gạch bằng xương, bậc thang, huyết trì, trói hắn lên đài hành hình.

Ầm!

Cùng lúc đó, cửa lớn màu đỏ thắm đột nhiên đóng lại!

Trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, theo cửa lớn đóng lại, vốn nơi này có mùi máu tươi vô cùng đậm đặc, lập tức như biến thành thực chất khiến người ta ngạt thở.

Bùi Lăng bị đài hành hình trói chặt, không thể động đậy.

Hắn nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Ngọc Tuyết Chiếu hôn mê bất tỉnh, Trịnh Kinh Sơn bị phong ấn tu vi giống hắn, căn bản không thể tránh thoát xiềng xích!

Trong lòng Bùi Lăng trầm xuống.

Hắn đột nhiên nghĩ đến, trên thực tế vừa rồi cách mình xử lý Ngọc Tuyết Chiếu, gần như giống hệt với cách mà Lệ Liệp Nguyệt đang xử lý hắn!

Mấy lần Ngọc Tuyết Chiếu vi phạm mệnh lệnh của hắn, lại gây ra chút rắc rối cho hắn đã bị hắn ném vào mật thất, muốn lấy yêu thú Kết Đan kỳ kiểm tra thực lực.

Thành thì tiếp tục sử dụng, bại thì ném về Kính Trung Thiên tiếp tục làm tù phạm... Rõ ràng lấy thân phận địa vị hiện tại của hắn, nếu muốn thả Ngọc Tuyết Chiếu trở về Thanh Yếu sơn, cũng không phải việc khó.

Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy, truy cứu nguyên nhân, đơn giản Ngọc Tuyết Chiếu chỉ là một yêu sủng trong mắt hắn.

Hơn nữa, còn là yêu sủng thực lực đã tụt hậu, sắp không theo kịp mình.

Hoàn toàn không đáng nghiêm túc cân nhắc vì nó.

Theo Bùi Lăng, việc giải trừ huyết khế ngự yêu, đưa về Kính Trung Thiên đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ Ngọc Tuyết Chiếu.

Dù sao, nếu đổi một vị đồng môn khác, chắc chắn sẽ hủy Ngọc Tuyết Chiếu thành tài liệu.

Cho nên, sau khi Bùi Lăng hạ lệnh sắp xếp cho Ngọc Tuyết Chiếu, trong lòng không có bất kỳ áy náy hoặc là lo lắng gì.

Hắn tự nhận là đủ nhân từ với Ngọc Tuyết Chiếu.

Lệ Liệp Nguyệt cũng giống như vậy.

Hắn và Lệ Liệp Nguyệt thật sự từng có mấy lần tiếp xúc da thịt.

Nhưng sự chênh lệch giữa hắn và Lệ Liệp Nguyệt, còn lớn hơn cả sự chênh lệch giữa Ngọc Tuyết Chiếu và hắn!

Chỉ là trải qua mấy ngày nay, trông như lửa lớn nấu dầu vinh quang và thuận lợi đã dần khiến hắn lạc lối lúc nào không biết.

Trong lòng hắn tự nhận là vẫn nhận thức được sự chênh lệch giữa mình với Lệ Liệp Nguyệt và Cửu A Lệ thị, nhưng trên thực tế lời nói hành động của hắn, đã vô thức đối xử với Lệ Liệp Nguyệt như nữ nhân của mình.

Mặc dù không đến mức giống như lời Hiểu Nghê đã nói, mình đã đè lên đầu Lệ Liệp Nguyệt nhưng cũng vô thức cho rằng tương lai mình và Lệ Liệp Nguyệt chắc chắn sẽ kết thành đạo lữ, vậy cũng ngồi ngang vai ngang vế.

Vì vậy, lúc hắn thấy những váy sam, bịt mắt, pháp bảo kia ở phường thị Vạn Hủy hải, đã không hề suy nghĩ nhiều nghe theo bản tâm mua hết tất cả.

Bởi vì trong sự nhận thức của hắn, loại thú vui khuê phòng này chỉ đơn thuần là tình thú giữa đạo lữ, không nói đến ai cao quý hơn ai, ai đê tiện hơn ai.

Hiện tại xem ra, rất hiển nhiên hắn quá tự cho là đúng!

Thế nhưng, trong lòng Bùi Lăng rất rõ ràng, vừa rồi Hiểu Nghê nói ba lần chọc Lệ Liệp Nguyệt tức giận, hai lần trước căn bản là nói bậy!

Chương 843: Chân lý duy nhất

Nhưng hiện tại nói đến đúng sai phải trái, còn có ý nghĩa gì?

Đúng vậy, cho tới bây giờ Ma môn chỉ có một chân lý.

Đó là thực lực vi tôn!

Vào lúc này, Trịnh Kinh Sơn đột nhiên điên cuồng giằng co nhưng vì miệng bị bịt lại, không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng "ô ô ô".

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nhìn về phía hắn ta, đã thấy không biết từ khi nào trên trần nhà làm bằng xương ở đỉnh đầu đã trải rộng vết máu giống mạng nhện.

Những vết máu này đang nhanh chóng tản ra, mở rộng, tiếp theo hội tụ thành dòng suối nhỏ, chảy ra máu tươi đậm đặc.

Trong máu tươi, từng cánh tay trắng bệch chậm rãi duỗi ra.

Trên sàn nhà bằng xương dưới bậc thang cũng có vô số oan hồn bò lên.

Khí tức của bọn nó có cái là Luyện Khí, có cái là Trúc Cơ, còn có Kết Đan kỳ...

Nhiệt độ trong cả điện chợt hạ xuống, lưỡi dao sắc tận xương, sát cơ lạnh thấu xương.

Bùi Lăng thở sâu, biết không thể kéo dài nữa, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 U Quỷ độn pháp 】 !"

Hiện tại hệ thống uỷ thác tu luyện, chắc chắn sẽ tặng miễn phí.

Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tặng miễn phí, thậm chí nếu hệ thống có thể dẫn hắn rời khỏi nơi này, ngược lại càng tốt hơn!

Hiện tại ủy thác 【 U Quỷ độn pháp 】 , chứ không phải uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 , là vì thời gian hệ thống tu luyện công pháp rất dài.

Mà tốc độ tu luyện thuật pháp, độn pháp lại cực nhanh.

Vào lúc quan trọng này, đương nhiên không thể trì hoãn!

Chỉ là, hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn, thân thể bị trói buộc, cũng không biết có thể cắt ngang hệ thống uỷ thác không...

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên bên tai: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ bị âm sát huyết khí phong ấn tu vi, hệ thống đang giải trừ phong ấn cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, sau đó hắn cảm giác được, đầu tiên Kim Đan trong cơ thể hơi rung động, tiếp theo càng ngày càng kịch liệt!

Theo những oan hồn kia bò lên cái nền cốt thực ở huyết trì, cuối cùng âm sát huyết khí bao trùm Kim Đan đã xông phá gông cùm xiềng xích, một sợi ánh sáng vàng rất tinh thuần xuyên qua âm khí trùng điệp, rơi vào trong kinh mạch của hắn!

Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu, sâu trong con ngươi lập tức dâng lên vô số phù văn quỷ dị.

Trong tầm mắt, tất cả oan hồn, thi hài, huyết khôi xung quanh, thậm chí trong toàn bộ Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh đột ngột hiện ra một luồng khí tức màu đen nồng đậm đến cực điểm!

Đây là hận ý của tất cả vong hồn nơi đây!

Vào lúc này, hệ thống thao túng Bùi Lăng há mồm, hít một hơi thật sâu.

Rống!

Tiếng gào thét vô hình vang vọng toàn bộ Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, từ bốn phương tám hướng tràn ra hận ý, oán khí... Tất cả ác niệm hỗn hợp với nhau, hóa thành bảy đạo khí mãng màu đen, điên cuồng tràn vào trong thất khiếu của hắn!

Đây là môn thần thông thứ hai trong Chú Quỷ đạo cơ, 【 Oán Yểm thần thông 】 !

Hận ý và oán khí trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh gần như vô cùng vô tận!

Dù 【 Oán Yểm thần thông 】 thôn phệ như thế nào, dường như từ đầu đến cuối tổng lượng không thay đổi.

Bùi Lăng có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng hấp thu thông qua 【 Oán Yểm thần thông 】 đang không ngừng chống cự âm khí xung quanh Kim Đan của mình.

Tiếp tục như vậy, không lâu sau hắn có thể khôi phục tu vi thời kỳ toàn thịnh!

Nhưng vào lúc này, một oan hồn đặc biệt khỏe mạnh, chống đỡ sự hấp thu của 【 Oán Yểm thần thông 】 , bò lên trên bậc thang, bò qua huyết trì, bò lên trên nền của đài hành hình thứ ba, cánh tay tái nhợt sáng long lanh bắt lấy vạt áo của Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, phía trên trần nhà, từng đầu huyết khôi treo ngược vươn móng vuốt màu xanh tím trải rộng máu tươi nắm chặt tóc Bùi Lăng... Bởi vì thân thể bị cố định trên đài hành hình, hệ thống không thể né tránh, thế là...

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong nháy mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, bên cạnh người đã vang lên kêu thảm của Trịnh Kinh Sơn: "A a a a a a..."

Khuôn mặt Trịnh Kinh Sơn dữ tợn vặn vẹo, tròng mắt đều nứt ra, phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn, vài đầu oan hồn nhào vào trên người hắn ta, đang điên cuồng gặm nuốt huyết nhục của hắn ta!

Vào lúc này, Bùi Lăng cũng cảm thấy hai chân mình truyền đến một cơn đau đớn dữ dội thấu tim, oan hồn cũng đã bắt đầu gặm nuốt xương chân của hắn!

Chỉ có điều, khác với Trịnh Kinh Sơn, sắc mặt Bùi Lăng chỉ hơi thay đổi, không phát ra một tiếng nào.

Dù cho tu vi cũng bị phong ấn, thân thể đã không có hệ thống uỷ thác nhưng căn cơ đan thành nhất phẩm, Trúc Cơ tu sĩ bình thường còn lâu mới có thể so sánh được!

Chương 844: Ngàn cân treo sợi tóc

Hiện tại những oan hồn này cắn xé và gặm nuốt, Trịnh Kinh Sơn không kiên trì được bao lâu.

Nhưng không có thời gian ba ngày ba đêm trở lên, lại không thể giết chết Bùi Lăng hiện tại!

Nhưng cũng chính vì vậy, nếu hắn không thể tránh thoát trói buộc, tiếp theo kết cục sẽ thảm hại hơn Trịnh Kinh Sơn!

"A!!"

Đúng vào lúc này, bên cạnh lại vang lên một tiếng gọi, "Cẩu chủ nhân, đây là đâu? Sao ngươi cũng ở đây??"

Bùi Lăng quay đầu nhìn lại, đã thấy trên da lông tuyết trắng của Ngọc Tuyết Chiếu đang chảy ra máu tươi cuồn cuộn.

Vài oan hồn quay xung quanh nó.

Rất hiển nhiên, con Tuyết Hồ Yêu này bị oan hồn cắn tỉnh.

Nhưng vừa nãy oan hồn còn đang cắn xé đối phương, cùng rất nhiều oan hồn huyết khôi bò lên từ đằng sau dừng lại tất cả động tác, sau đó rối rít rút lui.

Bởi vì tốc độ rút lui quá nhanh, thậm chí còn xảy ra va chạm và xô đẩy với đồng bạn của bọn nó.

Ngọc Tuyết Chiếu vẫn còn thiên phú thần thông!

Nó còn có thể sử dụng huyễn thuật!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng không kịp giải thích, ra lệnh: "Nhanh! Dùng huyễn thuật, đừng để bất kỳ oan hồn và huyết khôi đụng vào ta!"

"Chỉ cần kiên trì một lát là được!"

Mặc dù vừa rồi hệ thống bị cắt ngang ủy thác, nhưng chỉ chút thời gian này đã giúp hắn khôi phục một môn thần thông và một phần lực lượng.

Dù bây giờ không cần hệ thống, thật ra hắn cũng có thể tự xông phá phong ấn còn lại!

Chỉ có điều sẽ cần thời gian quá dài!

Trong lúc này chỉ cần tùy tiện xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, chưa chắc hắn có thể chống đỡ đến lúc đó!

Hơn nữa ai biết trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này còn có biến hóa khác hay không, có công kích mạnh hơn hay không?

Chỉ có tiếp tục sử dụng hệ thống, hắn mới có thể hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trong thời gian cực ngắn!

Nghe vậy, Ngọc Tuyết Chiếu không hề do dự, lập tức mở rộng phạm vi thi triển huyễn thuật, bao phủ cả oan hồn và huyết khôi xung quanh Bùi Lăng vào trong đó.

Chẳng mấy chốc, những oan hồn và huyết khôi đang vây quanh Bùi Lăng đều lần lượt rút lui.

Bùi Lăng không dám lãng phí chút thời gian nào, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 U Quỷ độn pháp 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi ký chủ bị âm sát huyết khí phong ấn, hệ thống đang giải trừ phong ấn cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống lại vang lên bên tai Bùi Lăng, hệ thống thao túng thân thể Bùi Lăng bắt đầu thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 lần nữa.

Lúc này, huyết trì ở phía dưới ba đài hành hình đột nhiên bắt đầu sôi trào!

Trong huyết trì truyền ra một tiếng gào thét vô cùng đau khổ.

Tiếng gào thét hùng hồn khuấy động, oan hồn huyết khôi xung quanh yếu kém hơn chút lập tức bị tiếng gào thét này chấn đến hồn phi phách tán!

Trịnh Kinh Sơn vốn đã bị gặm cắn đến máu me đầm đìa, thất khiếu chảy máu gần như ngất đi ngay tại chỗ.

Ngọc Tuyết Chiếu cũng không chịu nổi, đôi mắt vốn đen láy của nó cũng đã xuất hiện huyết sắc, nhìn chằm chằm vào phía dưới huyết trì.

Huyết trì không ngừng sôi trào, nghiễm nhiên muốn dấy lên sóng to gió lớn.

Theo thủy triều lên cao từng chút một, một con quái vật khổng lồ dần hiện ra.

Nhìn bên ngoài nó là một bộ thi hài cao lớn lạ thường, trong độc lâu thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, bên hông lại buộc một cái tạp dề như rách rưới.

Nhìn kỹ lại, rõ ràng tạp dề kia là từng miếng da người hợp thành, mỗi một miếng da người đều chỉ lớn khoảng ngón cái. Khó mà tính ra số tài liệu làm cả tấm tạp dề.

Thi hài chậm rãi dâng lên, thời gian dần trôi qua cánh tay ở dưới huyết trì cũng hoàn toàn lộ ra.

Tay trái của nó không có vật gì, tay phải lại kéo một thanh đồ đao to lớn.

Toàn thân đồ đao sáng như tuyết, chỉ ở lưỡi dao ngưng kết mấy vết máu màu đỏ thẫm.

Trong mấy đạo vết máu kia tràn ngập đau đớn và lời nguyền nồng đậm không tan ra được.

Dường như tất cả sinh linh vẫn lạc dưới chuôi đồ đao này ngưng tụ lại.

Lúc cả bộ thi hài này trồi lên huyết trì, không thể che giấu một luồng khí tức Nguyên Anh như có như không!

Nó không hề do dự, kéo đồ đao đi thẳng đến trên ba đài hành hình.

"Ôi ôi... Ôi..." Trịnh Kinh Sơn điên cuồng giãy dụa, đôi mắt lồi ra lại không có cách nào rung chuyển xiềng xích huyết sắc trói buộc hắn ta, trên mặt mũi dữ tợn tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi.

Trong mắt Ngọc Tuyết Chiếu cũng đầy sợ hãi và lo lắng.

Tu vi của nó quá thấp!

Dù huyễn thuật là thần thông thiên phú bẩm sinh của một tộc Tuyết Hồ Yêu, nhưng cũng không đối phó được thi hài Đồ Tể này!

Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nguy cơ lại giáng xuống, nhưng càng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong lòng Bùi Lăng càng tĩnh lặng như nước!

Nhanh!

Còn thiếu một chút!

Hắn không cần tu thành 【 U Quỷ độn pháp 】 , chỉ cần giải khai tu vi phong ấn là được!

Soạt, soạt, soạt... Thi hài Đồ Tể đạp lên mặt nước huyết trì, không nhanh không chậm đi tới, lúc đi đến vị trí cách ba đài hành hình không xa lắm, nó ngước mắt nhìn từ trái sang phải một lần, ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, sau đó chậm rãi giơ đồ đao lên, chém về phía Trịnh Kinh Sơn trước tiên!

Chương 845: Thi hài Đồ Tể

Trịnh Kinh Sơn hoảng sợ muốn chết, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

Nhưng kể cả tu vi của hắn ta không bị phong ấn, hắn ta cũng không thể tránh thoát một kích của thi hài Nguyên Anh!

Huống chi lúc này bị treo ở trên đài hành hình, căn bản không thể động đậy?

Phốc!

Ngay sau đó, một cánh tay bay lên cao, máu tươi văng khắp nơi!

Thi hài Đồ Tể duỗi ra cốt thủ màu trắng bệch, hời hợt bắt lấy cánh tay cụt vừa chặt xuống, đưa đến bên miệng, bắt đầu gặm ăn từng miếng.

Răng rắc... Răng rắc...

Tiếng nhai nuốt giòn giã quanh quẩn trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, tướng ăn của thi hài Đồ Tể rất ghê tởm, hỗn hợp xương cặn bã huyết nhục không ngừng chảy xuống theo khóe miệng của nó, nó cũng không hề quan tâm.

Tùy ý cắn mấy cái, nó nuốt cả tay cụt và xương cốt xuống bụng!

Chợt, lại quay sang nhìn về phía Trịnh Kinh Sơn.

Lấy hình thể khổng lồ của nó, chỉ là một đoạn tay cụt nhân loại quá ít thịt!

Thế là thi hài Đồ Tể lại giơ đồ đao lên, lần này nó nhắm ngay chân trái Trịnh Kinh Sơn.

"A a a a a a!!!"

Trịnh Kinh Sơn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đến không muốn sống, hắn ta đã là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, lại là người lớn lên ở Ma môn, nếu chỉ là tay cụt chân gãy, còn không đến mức không chịu được như thế.

Nhưng thanh đồ đao trong tay thi hài Đồ Tể kia như gánh chịu vô số đau khổ và nguyền rủa sống sờ sờ.

Sau khi thân thể bị nó chém trúng, dường như là cực hình đau khổ nhất khắp thiên hạ lập tức giáng xuống người!

Vô số nguyền rủa leo trèo ở vết thương của hắn ta, điên cuồng gặm nuốt.

Lúc này Trịnh Kinh Sơn căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng tiếng kêu thảm để trút hết ra đau đớn cùng cực này.

Vào lúc này, vài oan hồn cấp độ Kết Đan nhanh chóng bò lên trên đài hành hình của Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu.

Áp lực của Ngọc Tuyết Chiếu lập tức tăng mạnh!

Ngọc Tuyết Chiếu mới chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, cho dù có liều mạng, hiện tại huyễn thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng mê hoặc một oan hồn Kết Đan!

"Cẩu chủ nhân, nhanh lên!" Ngọc Tuyết Chiếu lập tức hét lên, đồng thời từ bỏ tất cả phòng hộ với mình, tập trung tất cả lực lượng đối phó hai oan hồn Kết Đan bò lên đài hành hình của Bùi Lăng.

Mặc dù nó không thích Cẩu chủ nhân này, nhưng có ngự yêu huyết khế, nếu đối phương xảy ra chuyện, mình tuyệt đối không sống được!

Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào bên Cẩu chủ nhân có biện pháp!

Nếu không, hai người bọn họ sắp phải chết ở chỗ này rồi!

Hai oan hồn Kết Đan kỳ đang nhanh chóng bò lên đài hành hình của Bùi Lăng đột nhiên khựng lại, dường như lập tức lạc mất phương hướng.

Cùng lúc đó, Ngọc Tuyết Chiếu cưỡng ép kéo hai oan hồn Kết Đan vào huyễn cảnh của mình, đầu óc lập tức như là nổ tung, trong thất khiếu của nó không ngừng chảy ra vết máu, hào quang màu phấn hồng trong đáy mắt đã trộn lẫn huyết sắc rõ ràng.

Vốn còn muốn tiếp tục ủng hộ, nhưng lúc này dưới đài hành hình của nó đột nhiên có một oan hồn Kết Đan kỳ bò lên, cắn vào thân thể của nó, trong nháy mắt giữa da lông tuyết trắng dâng trào máu tươi!

Ngọc Tuyết Chiếu hừ cũng không hừ một tiếng, lập tức mất đi ý thức...

Trong nháy mắt huyễn cảnh biến mất, tất cả oan hồn, huyết khôi phía dưới đài hành hình của Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, bao gồm hai oan hồn Kết Đan lạc mất phương hướng đã bò lên trên đài hành hình, lập tức phát ra một tiếng gào thét im ắng, bò về phía hắn!

Vết máu trên trần nhà ở đỉnh đầu chảy ra càng nhanh, gần như khiến toàn bộ nóc nhà hóa thành một huyết vực lưu động.

Trong tiếng huyết dịch lưu động cuồn cuộn, từng bộ huyết khôi không ngừng leo ra, tham lam đánh về phía Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu!

Ngay lúc con oan hồn Kết Đan thứ nhất chạm đến thân thể Bùi Lăng...

Oanh!!!

Hỏa diễm như mộng như ảo bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!

Tất cả oan hồn và huyết khôi Kết Đan trở xuống lập tức bị đan hỏa thất phẩm bạo tẩu đốt thành tro tàn!

Vài đầu oan hồn Kết Đan kỳ lập tức phát ra tiếng gầm thét, ngay sau đó Nam Kha Mộng Hỏa khuếch tán cả phòng lập tức thu lại hóa thành vài cự thú hỏa diễm khổng lồ, rối rít nghênh đón oan hồn Kết Đan, trong khoảnh khắc đã cắn xé thành một đoàn!

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Đao khí tung hoành như thác nước, chớp mắt đã chặt đứt tất cả xiềng xích trói buộc hai người.

Trong quá trình Bùi Lăng hạ xuống đã đưa tay đánh một chiêu, hút Ngọc Tuyết Chiếu đã hôn mê vào trong tay, khó khăn lắm tiếng hệ thống nhắc nhở uỷ thác tu luyện bị cắt ngang vang lên bên tai mới kết thúc, vừa nãy trong một khắc cuối cùng hắn đã xông phá tất cả phong ấn trên tu vi!

Ngay sau đó, hắn vừa rơi xuống đất, một tay nắm chặt chuôi đao Cửu Phách Đao cắm ở nền móng, một tay rút nó ra!

Thân đao đen xì điểm đầy ngôi sao như lập tức ra khỏi vỏ, huyết sát chi khí tản ra xung quanh, đao linh lại không có chút phản ứng nào chắc vẫn bị phong ấn, nhưng đao bản mệnh trong tay, thực lực của Bùi Lăng lại trở về đỉnh phong!

Vào lúc này, thi hài Đồ Tể phát ra một tiếng gào thét nặng nề, chấn động vô hình như gợn sóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, vốn trên người Trịnh Kinh Sơn chịu trọng thương đã lung lay sắp đổ, nếu không phải dựa vào đài hành hình sau lưng, gần như đứng không vững.

Chương 846: Thi hài Đồ Tể

Thi hài Đồ Tể không tập trung sự chú ý vào Trịnh Kinh Sơn nữa, quanh người nó chậm rãi bốc hơi ra một luồng khí tức hỗn tạp gồm huyết khí, thi khí, tử khí, oán khí... Theo luồng khí tức nồng đậm này, khí thế của nó liên tục tăng lên, đang đi đến một cảnh giới khủng bố.

Ngay sau đó, nó giơ cao đồ đao trong tay, chém về phía Bùi Lăng!

Nó muốn làm thịt tu sĩ nhỏ yếu lại dám to gan tự mình đi xuống đài hành hình này!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía thi hài Đồ Tể đột nhiên sáng rực.

Chỗ sâu trong con ngươi có Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo chầm chậm nhảy nhót, cả trong lẫn ngoài đám hỏa diễm nhỏ bé này lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vô số phù văn quỷ dị xen lẫn bốc lên, trong nháy mắt hợp thành vô số đồ văn và ký hiệu.

【 Oán Yểm thần thông 】 !

Nhưng lần này, không chỉ là 【 Oán Yểm thần thông 】 đơn thuần, hắn còn dung nhập lực lượng của "Pháp"!

Ngay sau đó, rất nhiều lệ khí, thi khí, tử khí, oán khí, hận ý... Bị điên cuồng rút ra từ trên người thi hài Đồ Tể, thậm chí cả đồ đao trong tay nó, chớp mắt hóa thành bảy đạo khí mãng tràn vào trong thất khiếu của Bùi Lăng!

Thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, động tác của thi hài Đồ Tể chợt dừng lại giữa không trung.

Dường như nó quên mất phải vung đao như thế nào?

Xoạt!

Bùi Lăng đột nhiên chém ra một đao, đao quang chợt hiện ra, sắc bén thấu xương, đao thế cuồng bạo xen lẫn núi thây biển máu và khí thế một đi không trở lại, càng có một loại ý chí lớn lao hùng hậu cuồn cuộn mà ra!

Cùng lúc đó, phù văn sâu trong con ngươi hắn biến hóa, đã dùng ra 【 Vĩnh Chú thần thông 】 dung hợp "Pháp"!

Khí tức của thi hài Đồ Tể lập tức hạ xuống trên diện rộng nhưng lại không từ Nguyên Anh kỳ rơi xuống Kết Đan, nó tức giận gào thét, bởi vì quên đi phải vung đao như thế nào, thi hài Đồ Tể dứt khoát vươn cánh tay không cầm đao, đang muốn đánh một quyền về phía đao khí chém về phía mình, động tác lại dừng lại...

Phốc!!!

Đao khí chém trúng thi hài Đồ Tể, trong nháy mắt từ đỉnh đầu đến phần hông của nó hiện ra một vết máu hẹp dài!

Lúc vết máu vừa hiện ra chỉ như một sợi dây nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã mở rộng, vỡ ra.

Ngay sau đó, trong vết máu dâng trào vô số máu tươi màu đen!

Những máu tươi này không giống với huyết trì đỏ tươi, cũng khác với vẻ đầm đìa khi Trịnh Kinh Sơn bị chặt xuống chân tay, trong đó ẩn chứa tử khí, khô cạn, buồn tẻ, chết chóc nặng nề... Đã tản mát ra mùi hôi thối nồng đậm, khiến người ngửi muốn nôn ọe.

Trịnh Kinh Sơn không rảnh suy nghĩ xem vì sao Bùi Lăng có thể có thực lực cường đại như vậy, hắn ta nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Nhưng ngay lúc hắn ta vừa tưởng đã qua được cửa này, vết đao càng ngày càng to lớn này đột nhiên hóa thành một giác hút to lớn!

Hai bên trong vết đao lập tức sinh ra dày đặc răng nhọn, dữ tợn đáng sợ, đột nhiên mở ra hai bên!

Trong tầm mắt toàn huyết sắc, thần niệm của Bùi Lăng bị ngăn trở không nhìn rõ thứ gì, chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên truyền đến một lực hút cường đại, lấy tu vi Kim Đan nhất phẩm của hắn cũng không thể phản kháng, thân thể không chịu khống chế bị lôi đi...

Hô hô hô...

Trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, tất cả máu tươi vẩy đầy đất và cự thú do Nam Kha Mộng Hỏa biến thành... Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị giác hút kia hút vào trong đó!

Sau giây lát, giác hút chậm rãi khép lại, trong một chốc ngắn ngủi răng nhọn biến mất, giác hút hồi phục thành vết đao, sau đó nhanh chóng khôi phục thành vết máu, tơ máu... Cuối cùng lặng yên biến mất.

Thi hài Đồ Tể trở về hình dáng ban đầu, lắc đồ đao trong tay nhìn bốn phía, trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh đã không có bóng dáng hai người một hồ.

Vào lúc này, thi hài Đồ Tể như đã ăn no, soạt, soạt, soạt... Nó kéo theo đồ đao, nện bước chân nặng nề lại không nhanh không chậm đi vào huyết trì, chậm rãi chìm vào chỗ sâu.

Sâu trong Triêu Na hành cung.

Hai bên đường hành lang hẹp dài âm u lơ lửng u hỏa, khác với màu trắng bệch ở chỗ khác, nơi đây lại tản mát ra vầng sáng màu xanh thẳm, soi sáng đường hành lang vốn ảm đạm ra mấy phần quỷ quyệt lạnh lẽo.

Cuối cùng là một cái cửa gỗ cao tới mấy trượng.

Trên cửa lồi lõm như mọc đầy vết sẹo, nhìn kỹ lại, tất cả vết sẹo đều là từng khuôn mặt người dáng vẻ đau khổ gào thét, đang chậm rãi nhúc nhích trong cửa gỗ.

Khiến cả cánh cửa như là một vật sống, yên tĩnh nằm sấp ở trong hành lang.

Khói váy phiêu tán, bóng dáng Hiểu Nghê đột nhiên xuyên qua đình viện, xuất hiện ở một đầu đường hành lang.

Nàng lặng yên không tiếng động xuyên qua đường hành lang, đến trước cửa gỗ mới dừng lại, dáng vẻ nghe lời quỳ rạp xuống đất, mới nhẹ giọng bẩm báo: "Đã sắp xếp xong xuôi việc chủ nhân phân phó."

"Đã đưa Bùi công tử vào Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh."

"Cũng đã dùng khôi lỗi thế thân, hắn không hề phát hiện ra."

"Thế nhưng hắn đã tránh thoát phong ấn của tiểu tỳ, chưa dùng tới tế phẩm Trịnh Kinh Sơn kia."

Sau cửa gỗ là một tòa cung điện đặc biệt rộng lớn lại trống rỗng.

Chương 847: Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh

Trên bồ đoàn ở chính giữa, Lệ Liệp Nguyệt áo đen váy đen đang ngồi xếp bằng.

Vốn nàng đang nhắm mắt điều tức, nghe vậy chậm rãi ngước mắt lên, sâu trong con ngươi lóe lên tia sáng tím u ám rồi biến mất, thản nhiên mở miệng: "Đi xuống đi."

Hiểu Nghê thấp giọng nói: "Vâng."

Chợt lặng yên cáo lui.

Trong cung điện, tâm niệm Lệ Liệp Nguyệt vừa động, trận văn phức tạp xung quanh lập tức sáng lên ánh sáng, khí tức âm u lạnh lẽo tối nghĩa như mở ra, lập tức tràn ra khắp nơi.

Cảm nhận được sự tịch mịch lành lạnh quen thuộc kéo mình vào một thế giới tối tăm mờ mịt, ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng.

Mua đồ của Thiên Sinh giáo ở chỗ như Vạn Hủy hải, đây là chuyện ngu xuẩn chỉ có tán tu không có kiến thức mới có thể làm ra!

Thật sự cho rằng Thiên Sinh giáo sẽ vì chút linh thạch để chân truyền tự mình ra mặt thiết kế mấy thứ thấp kém như váy sam bịt mắt sao?

Cũng chỉ có loại người danh tiếng còn chưa truyền đến chỗ đồng minh khác như Bùi Lăng, người trong cửa hàng không nhận ra thân phận của hắn, cho rằng chỉ là người bình thường.

Nhưng dù như thế, đổi lại là tu sĩ Kết Đan kỳ bình thường, dù nam hay nữ mặc những váy sam pháp bảo đã bị động tay động chân kia không bao lâu sẽ vì ham muốn nhanh chóng mở rộng, phá tan đạo tâm, từ đây quên sạch đại đạo, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nhục dục, biến thành lô đỉnh lại không có thời gian xoay sở!

Mặc kệ lần này Bùi Lăng vô tình hay cố ý, là Thánh Tử tương lai của Thánh tông, đạo lữ tương lai của mình, đều không nên phạm phải sai lầm này!

Rất hiển nhiên, từ sau khi đoạt giải nhất Thi Đấu Ngoại Môn, trong khoảng thời gian này Bùi Lăng sống quá xuôi gió xuôi nước, đã quên sự tàn khốc của thế gian này.

Lần này phải để hắn tỉnh táo lại.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Lệ Liệp Nguyệt nhắm mắt lại, trong nháy mắt sóng dữ tịch mịch tối nghĩa trào lên dữ dội, cắn nuốt bóng dáng của nàng.

Không có bất cứ động tĩnh và dấu vết gì, bóng dáng Thánh Nữ lập biến mất trong cung điện rộng lớn.

...

Trong tầm mắt là huyết sắc dày đặc.

Dường như toàn bộ bầu trời đều bị máu tươi nhuộm đỏ.

Màu sắc ở chân trời càng thêm nồng đậm, màu đỏ tía như vết máu khô cạn.

Phía dưới là một vùng nước rộng lớn như biển cả, lại không phải biển cả màu xanh thẳm thường gặp, mà là màu đen nặng nề.

Đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng có dãy núi chập trùng màu trắng bệch lộ ra trên mặt biển màu đen.

Chỉ là nhìn kỹ lại, những cái được gọi là dãy núi đều do từng đống xương trắng đắp lên mà thành, liên miên chập trùng, cũng không biết góp nhặt bao nhiêu xương cốt sinh linh mới có quy mô như thế.

Vù vù vù...

Bên tai vang lên tiếng gió dữ dội, ba người Bùi Lăng, Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu đột ngột xuất hiện ở trên vòm trời, bắt đầu rơi thẳng xuống.

Vừa tiến vào không gian mới này, Bùi Lăng lập tức phát hiện, phong ấn của Cửu Phách Đao đã được mở ra!

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bọn họ đã nhanh chóng rơi xuống.

Lúc sắp rơi vào trong biển, Bùi Lăng mới giật mình, thứ màu đen sôi trào dữ dội ở phía dưới căn bản không phải nước biển, mà là vong hồn vô cùng vô tận!

Dường như ngửi được khí tức của người sống, vong hồn vốn tuỳ tiện trôi nổi lập tức sôi trào.

Bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời huyết sắc phát ra tiếng gào thét im ắng, chen chúc, giãy giụa, khát vọng duỗi ra vô số cánh tay trắng bệch trong suốt, muốn kéo tất cả người sống vào nơi đây, phá tan thành từng mảnh!

Vong hồn có số lượng rất nhiều, khó mà tính toán, lúc xô đẩy như sóng to gió lớn phun trào, trong nháy mắt dấy lên sóng lớn ngập trời gào thét cuốn lấy hai người một hồ đang rơi xuống từ giữa không trung.

Vào lúc quan trọng, Bùi Lăng nhanh chóng phản ứng lại, tâm niệm vừa động Nam Kha Mộng Hỏa hóa thành ba con Vân Bằng chia ra đỡ lấy hắn, Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu.

Oanh!

Một con sóng lớn như gò núi gầm thét vỗ xuống, khí thế cực lớn, dường như toàn bộ không gian đều hơi chấn động một cái.

Vèo!

Hỏa Diễm Vân Bằng chở ba người, linh động lại mạnh mẽ xuyên qua từ giữa từng ngọn núi, nhanh chóng nắm bắt một cơ hội, vỗ cánh bay cao, bay thẳng lên vòm trời bằng máu.

Bay thẳng đến vị trí mà vong hồn không thể chạm đến, mới vỗ cánh đảo quanh.

Cuối cùng thở phào được một hơi, Bùi Lăng không quan tâm việc nghỉ ngơi, vội vàng hỏi: "Trịnh sư huynh, ngươi đi theo Lệ sư tỷ lâu như vậy, có biết nơi này là chỗ nào không? Phải ra ngoài thế nào?"

"Vạn... Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh! Nơi này là Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!" Trịnh Kinh Sơn nằm trên lưng Vân Bằng, một tay túm chặt lông vũ hư ảo của Hỏa Diễm Vân Bằng, trên mặt đầy sợ hãi hét lên.

Khí tức trên người hắn ta đã khôi phục Trúc Cơ hậu kỳ, hiển nhiên phong ấn cũng được mở ra.

Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh?

Nơi này mới là Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhanh chóng vặn hỏi: "Ra ngoài như thế nào?"

"Không biết..." Trịnh Kinh Sơn lúng ta lúng túng trả lời.

Mặc dù hắn ta xuất thân từ Trịnh thị phụ thuộc Cửu A Lệ thị, nhưng vì tu vi nên cũng không được coi trọng, hiểu biết có hạn.

Cũng chỉ ngẫu nhiên nghe chủ gia nói đến Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh.

Chương 848: Huyết Khung, Hồn Hải, Cốt Sơn

Nghe nói mỗi một sinh linh chết trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh đều trở thành một vong hồn bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh!

Ngoại trừ những điều này ra, hắn ta cũng không biết gì nữa!

Vào lúc này, biển vong hồn phía dưới gào thét một lát, đột nhiên bắt đầu dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên.

Sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống, nhanh chóng mở ra túi trữ vật, lấy ra một viên Tục Cốt Đan cực phẩm ném cho Trịnh Kinh Sơn.

"Chúng ta không ở trên không trung được bao lâu nữa, nhanh chữa thương đi!" Bùi Lăng nói xong, đưa tay đánh một chiêu hút Ngọc Tuyết Chiếu vào trong tay, sau đó lấy ra đan dược chữa thương nhét vào trong miệng nó.

Xem ra nơi này cũng không phải chỗ tốt lành gì, không biết tiếp theo còn xảy ra chuyện gì nữa.

Với tu vi hiện tại của Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu, chưa chắc có thể giúp đỡ hắn điều gì.

Nhưng hắn chỉ cần hai người này có thể tự chú ý bản thân là được.

Trịnh Kinh Sơn vô thức đưa tay nhận lấy đan dược, đang muốn sử dụng, ánh mắt đảo qua đột nhiên ngưng tụ, Tục Cốt Đan cực phẩm?!

Loại đan dược này... Hiện tại đang trong tình huống nguy cấp, hắn ta chỉ hơi phân tâm đã không có tâm trạng suy nghĩ nhiều nữa, lập tức ăn nó.

Tục Cốt Đan là đan dược có thể chữa trị đạo thể của Kết Đan kỳ, hơn nữa chuyên tái sinh tay chân đứt gãy.

Hiện tại Trịnh Kinh Sơn chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, cộng thêm Bùi Lăng không chỉ cho Tục Cốt Đan bình thường, mà là Tục Cốt Đan cực phẩm, bởi vậy đan dược vừa vào bụng, dược lực khổng lồ đã chớp mắt bộc phát!

Trên mặt Trịnh Kinh Sơn đỏ hồng, trên trán nổi đầy gân xanh, khí tức quanh người bốc hơi, cảm thấy cả người như sắp bị no nổ.

Dược lực quá mạnh, hắn ta hơi không chịu nổi!

Thế nhưng, dù sao cũng là đệ tử Thánh tông, vào lúc này Trịnh Kinh Sơn biết nên làm như thế nào, hắn ta không chút do dự lập tức tự bạo một bên tay còn sót lại, một phần dược lực xen lẫn huyết nhục cặn xương bay ra, mặc dù phần còn dư lại vẫn khiến Trịnh Kinh Sơn có dự cảm sẽ nổ tung bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, nhưng ít nhất hắn ta đã ổn định lại!

Không có nguy cơ thân thể nổ tung, dược hiệu chữa trị tứ chi cường đại của Tục Cốt Đan bắt đầu có tác dụng.

Tất cả vết thương quanh người Trịnh Kinh Sơn dù lớn hay nhỏ bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh khép lại, chân tay bị thiếu cũng được sinh ra như mầm xuân mới sinh trong sự di chuyển của dược lực.

Cùng lúc đó, Ngọc Tuyết Chiếu yếu ớt tỉnh dậy, mặc dù đã khôi phục ý thức, tinh thần vẫn uể oải suy sụp.

Vừa rồi nó không chỉ bị oan hồn Kết Đan kỳ cắn trọng thương, hơn nữa vì huyễn thuật phản phệ, hồn phách cũng bị trọng thương.

Thấy thế, Bùi Lăng lại lấy ra một viên đan dược cực phẩm cho nó sử dụng.

Vào lúc này, Hồn Hải đã tăng vọt đến độ cao cách bọn họ không xa, một con sóng lớn hoàn toàn được tạo ra từ vong hồn, lúc nâng đến điểm cao nhất đột nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen vỗ xuống hai người một hồ!

Bùi Lăng lập tức điều khiển Hỏa Diễm Vân Bằng né tránh.

Vân Bằng giỏi phi hành, 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 biến thành yêu thú hỏa diễm, giữ được một phần đặc điểm của bản tôn, lúc này ba con Vân Bằng vỗ cánh, dùng dáng vẻ cực kỳ nhẹ nhàng né tránh một kích này.

Nhưng chẳng mấy chốc, một con sóng lớn gầm thét xông tới.

Sau con sóng lớn này còn có vô số vong hồn trong lòng đầy ác ý nổi lên, chờ đợi.

Vân Bằng không ngừng bay lượn né tránh, lướt qua từng tầng sóng lớn.

Nhưng sóng lớn liên tiếp như vô cùng vô tận, trong một khoảng ngắn ngủi bốn phương tám hướng đều là sóng to gió lớn phun trào gần như chạm đến bầu trời huyết sắc trên đỉnh đầu!

Cứ như đang vây quét, sẽ không cho Vân Bằng có bất kỳ không gian di chuyển nào.

Thấy đã không thể tiếp tục ở lại trên không trung, Bùi Lăng lập tức điều khiển Vân Bằng bay đến một tòa Cốt Sơn gần nhất.

Vừa rồi hắn đã quan sát sơ qua, mặc dù vong hồn như biển lớn mênh mông tùy ý dao động, bành trướng mãnh liệt, nhưng trên những Cốt Sơn yên tĩnh đứng sừng sững trong biển lại không có bất kỳ một vong hồn nào đạp vào.

Hiện tại đây là chỗ duy nhất có thể tránh né.

Vù!

Tốc độ của Hỏa Diễm Vân Bằng bị thúc đẩy đến nhanh nhất, gần như hóa thành ba đạo thiểm điện, xông qua sóng lớn dày đặc, bay về phía Cốt Sơn.

Vào lúc này, chân gãy và tay cụt của Trịnh Kinh Sơn đã hoàn toàn mọc ra, trong mắt Ngọc Tuyết Chiếu cũng có chút thần thái, hiển nhiên đã khôi phục rất nhiều.

Trong chớp mắt Vân Bằng rơi xuống đất sắp biến mất, hai người một hồ lập tức bước lên đỉnh núi Cốt Sơn.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc... Chỗ đặt chân, vô số hài cốt bị đạp thành bột mịn, tiếng xương cốt vỡ nát lập tức vang lên không ngừng.

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao, cảnh giác nhìn xung quanh.

Rầm rầm...

Đúng vào lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng thuỷ triều xuống vang dội.

Hồn Hải vốn có khí thế hung hăng dùng tốc độ nhanh hơn cả thủy triều để rút lui.

Về sau, dần khôi phục lại bình tĩnh, dường như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Nhưng chẳng kịp chờ bọn họ vui mừng, chỉ thấy màn trời huyết sắc trên đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, chẳng mấy chốc đã tạo thành rất nhiều vòng xoáy có to có nhỏ.

Chương 849: Huyết Khung, Hồn Hải, Cốt Sơn

Trung tâm mỗi một vòng xoáy đều đối diện Cốt Sơn trong vùng biển.

Mùi huyết tinh đậm đặc tràn ngập, vô số cột máu hình thành từ trong vòng xoáy, chảy xuôi mà xuống, vừa đúng rơi xuống đỉnh núi Cốt Sơn tương ứng.

Bùi Lăng, Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng lùi xuống phía dưới Cốt Sơn, tránh đi cột máu.

Nhưng trong mấy tức ngắn ngủi, mưa máu to lớn đã rót vào cả tòa Cốt Sơn.

Chợt những bộ hài cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng có thể tùy ý giẫm thành bột mịn ở trên Cốt Sơn bị mưa máu mềm mại thấm ướt, từng bộ sống lại.

Bùi Lăng nhíu mày, sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái đầu lâu tóc dài xoã tung như hải tảo, mặt mày tinh xảo như vẽ.

Chẳng mấy chốc cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư... Chín cái đầu vẻ mặt không đồng nhất, vẻ ngoài xinh đẹp khác nhau lần lượt hiện ra.

Váy sam huyết sắc không gió mà phần phật bay múa.

Đây là 【 Huyết Sát đao phách 】 mà hắn nắm giữ lúc Trúc Cơ kỳ!

Hiện tại đan thành nhất phẩm, thực lực đao linh tăng nhiều, uy năng 【 Huyết Sát đao phách 】 cũng không thể so sánh nổi.

Đã không cần hắn cố ý thi triển, tâm niệm vừa động đã có thể xuất hiện.

Bang, bang...

Lúc đầu bộ xương khô vừa sống lại còn có chút vụng về, nhưng chẳng mấy chốc theo máu tươi thấm vào, động tác của bọn nó càng ngày càng linh hoạt, trên xương cốt trắng bệch nhanh chóng sinh ra máu thịt.

Lúc tứ chi tấn công còn mơ hồ truyền ra tiếng kim loại.

"Khí tức người sống..." Một giọng nói yếu ớt không biết truyền đến từ chỗ nào.

Còn chưa nói hết câu, tất cả khô lâu đồng loạt quay đầu, nhìn thẳng về phía hai người một hồ. Hốc mắt đen tối sâu thẳm chưa mọc ra con mắt trông quỷ dị lại tràn ngập ác ý.

Ngay sau đó, mấy bộ khô lâu đã mọc ra hơn một nửa huyết nhục đột nhiên bay lên không, lao về phía bọn họ!

Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng mới phát hiện khí tức của mỗi một bộ khô lâu trước mắt đều đạt đến Kết Đan!

Sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhanh chóng truyền âm cho Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu: "Các ngươi tự chú ý!"

Nói xong, trong mắt Bùi Lăng sáng lên Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo, lúc hỏa diễm nhảy nhót, vô số phù văn quỷ dị xen lẫn nhảy lên.

【 Oán Yểm thần thông 】 !

Trong chớp mắt thần thông phát động, cả tòa Cốt Sơn trong tầm nhìn của hắn đều bị một luồng khói đen như muốn phóng lên tận trời che phủ.

Đây là oán hận và nguyền rủa của không biết bao nhiêu sinh linh hội tụ ra, theo năm tháng bị trấn áp và tra tấn ở đây, như trở thành thực chất.

Dưới tác dụng của thần thông, luồng sương mù màu đen này như sóng dữ trào về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng vội vàng nhắm hai mắt lại, gián đoạn 【 Oán Yểm thần thông 】 .

Vô số oán hận, nguyền rủa, ác niệm, không cam lòng... Cảm xúc điên cuồng va đập vào dòng suy nghĩ của hắn.

Dường như muốn kéo hắn xuống dưới đáy vực sâu nào đó khó mà miêu tả.

Vào thời khắc quan trọng không rảnh suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng cưỡng ép đè xuống vô số suy nghĩ hỗn loạn ở trong lòng, Cửu Phách Đao chấn động, vô số đao khí lấy hắn làm trung tâm như lũ quét, gầm thét lao ra bốn phương tám hướng!

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Mỗi đạo đao khí đều như thác máu cuốn ngược, ôm theo vô số sát khí tàn sát cùng suy nghĩ bá đạo thẳng tiến không lùi vô cùng to lớn, chém về phía kẻ địch!

Mấy cỗ khô lâu xông lên đầu tiên, trong quá trình nhào tới bọn chúng đã mọc ra càng nhiều huyết nhục hơn, thấy thế cùng nhau phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn.

Ngay sau đó, hai tay của những khô lâu này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vô số ánh sáng thuật pháp sáng lên ở quanh người bọn chúng!

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong nháy mắt, đao khí dày đặc chém vỡ tất cả thuật pháp gào thét mà ra, khí thế giảm xuống, hung hăng chém về phía đám khô lâu!

Hai con khô lâu đi đầu tiên đứng mũi chịu sào, bị chém làm hai đoạn, trong nháy mắt huyết nhục khô héo tán đi, khôi phục thành bộ xương khô, xoạch một cái rơi xuống đất, tan thành mây khói!

Nhưng khô lâu khác xông lên, tuy bị đao khí quét trúng, lại chỉ ngã ra đằng xa, hơi giãy giụa một chút lại bò lên một lần nữa.

Tận đến giờ phút này, cuối cùng Bùi Lăng đã hóa giải tất cả tâm trạng tiêu cực ở trong lòng, hắn mở hai mắt ra đã thấy khô lâu sinh ra máu thịt vô cùng vô tận, bao vây xung quanh bọn họ...

Vèo vèo vèo...

Trong nháy mắt, vô số ánh sáng thuật pháp bộc phát che khuất bầu trời, bao phủ cả ba người sống trên Cốt Sơn.

Cửu Phách đao linh sau lưng Bùi Lăng lập tức hóa thành chín đạo đao khí huyết sắc to lớn như chim ưng giương cánh, theo tiếng rít gào sắc nhọn lấy hắn làm trung tâm, nhẹ nhàng đan xen xẹt qua.

Trong khoảnh khắc, đã xoắn nát tất cả thuật pháp đánh tới!

Ngay sau đó, tay phải Bùi Lăng cầm đao nhanh chóng chém ra vô số đao khí về phía khô lâu, xòe tay trái ra, trên đó lập tức dâng lên một đoàn hỏa diễm như mộng như ảo, hóa thành từng đầu cự thú hỏa diễm, gầm thét lao về phía đám khô lâu.

Hiện tại, đám khô lâu trên Cốt Sơn đã mọc ra huyết nhục, chỉ có máu có thịt lại không da, thoạt nhìn máu me đầm đìa vô cùng đáng sợ.

Những khô lâu này không sợ hãi, sẽ không lui lại, suy nghĩ duy nhất là hận ý ngập trời với người sống!

Chương 850: Toàn lực chiến một trận

Hộ thuẫn màu xám tối nghĩa dần dâng lên, trong tay rất nhiều khô lâu đứng ở phía sau đều kết động pháp quyết, gọi ra từng mặt tấm chắn, ngăn cản đao khí và hỏa diễm của Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, rất nhiều khô lâu ngửa đầu phát ra tiếng gào thét quái dị, như muốn gọi càng nhiều đồng loại tỉnh lại.

Bịch, bịch, bịch... Vô số khô lâu lao thẳng về phía Bùi Lăng, trong hốc mắt đen ngòm dần sáng lên ngọn lửa màu đỏ sâu kín, tràn ngập khát máu bạo ngược.

Xoạt xoạt xoạt...

Rầm rầm rầm...

Đao khí tung hoành như thác nước cắt nát bầu trời, sát ý tràn ngập. Vô số ánh sáng thuật pháp liên tục chiếu khắp cả tòa Cốt Sơn.

Rống!

Nam Kha Mộng Hỏa biến thành cự thú không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử xung phong liều chết, hỏa diễm như mộng như ảo lan tràn trong đám khô lâu như biển.

"Hì hì hì hì ha ha..." Tiếng cười trong trẻo quỷ dị yếu ớt vang lên, đao linh tóc dài rối tung, môi anh đào hơi cong lên, trên khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ hưởng thụ.

"Huyết nhục... Xương người... Đẹp, thật sự quá đẹp!"

"Chủ nhân thật tốt... Dẫn ta tới chỗ đẹp như thế..."

"Chủ nhân, sau này chúng ta cứ ở lại nơi này, vĩnh viễn cũng không đi ra được không?"

"Dám can đảm tới gần chủ nhân, đều phải chết chết chết chết chết!!!"

"Giết! Giết bọn chúng! Chặt chúng nó thành mười vạn khối!"

"Tiên cảnh... Nơi này nhất định là tiên cảnh... Ha ha ha ha ha... Chủ nhân thật sự quá tốt!"

Rất nhiều khô lâu Kết Đan kỳ bị đao khí gào thét mà tới quét bay ra ngoài thật xa, sau đó một phần trở về là xương khô, một phần lại đứng lên tham gia vào chiến trường.

Tình cảnh chém giết càng ngày càng hừng hực.

Một con cự thú do Nam Kha Mộng Hỏa biến thành mở ra cái miệng lớn dữ tợn, vừa cúi đầu đã nhai nát mấy bộ khô lâu, nhưng cùng lúc đó càng nhiều khô lâu tranh nhau chen lấn leo lên người nó cắn xé, xen lẫn ánh sáng thuật pháp lấp lóe.

Chẳng mấy chốc con cự thú này mình đầy thương tích, chút xíu ánh lửa phiêu tán, khí tức và hình thể của nó thu nhỏ thật nhanh, mặc cho cự thú gầm thét liên tục, ngay sau đó vẫn bị khô lâu như thủy triều bao phủ, hóa thành một áng lửa thoi thóp...

Nơi đao khí huyết sắc lướt qua như tạm thời mở ra một khoảng đất trống trong biển khô lâu, nhưng lại bị khô lâu tiếp tục xông tới bổ sung vào...

Theo số khô lâu càng ngày càng nhiều gia nhập chiến trường, cho dù Bùi Lăng đan thành nhất phẩm cũng dần cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn.

Mặc dù 【 Vạn Thú Phệ Linh thuật 】 có thể khắc chế vật âm tà chi nhưng cũng có cực hạn.

Trong trận chém giết như vô cùng vô tận này, không biết cự thú hỏa diễm đã thôn phệ, nhai nát bao nhiêu khô lâu, nhưng từng con cũng tiêu hao gần như không còn, bị chôn vùi...

Những nơi mà đao khí của hắn đi qua, xoắn nát vô số thuật pháp nhưng số lượng khô lâu thật sự quá nhiều, số lượng thuật pháp đập vào mặt không giảm ngược lại còn tăng, tấn công như sấm sét!

Thấy mình dần rơi vào thế yếu, Bùi Lăng nhướn mày, lúc này không hề do dự chút nào, trong hai con ngươi lại sáng lên hỏa diễm như thật như ảo, vô số phù văn nhỏ bé xen lẫn nhảy lên.

【 Vĩnh Chú thần thông 】 !

Cùng lúc đó, khí tức cả người hắn sôi trào mãnh liệt như đại dương mênh mông dao động, khoảng hư không sau lưng có hình bóng lay động, hiện ra cành lá xanh tươi, núi non trùng điệp nhuộm ráng màu xanh biếc.

Dãy núi này không có chút vết chân nào, chỉ thấy một tòa đạo quan nho nhỏ thấp thoáng giữa sương xanh lượn lờ.

Hình dáng và kiến trúc của đạo quan kia theo phong cách cổ xưa, dù là cánh cửa mọc đầy rêu xanh, hay chuông gió loang lổ vết rỉ đều hiện ra dấu vết tuổi tác lâu dài.

Nó yên tĩnh đứng sừng sững trong núi, thoạt nhìn yên tĩnh thong dong nhưng cẩn thận quan sát sẽ cảm thấy từng luồng khí lạnh giội vào mặt, không tự chủ được lóe lên trong đầu.

"Pháp"!

Trong nháy mắt, khí tức của toàn bộ biển khô lâu hạ xuống, lúc tất cả khô lâu đều trố mắt ra, bọn chúng như lập tức quên đi phải thi triển thuật pháp như thế nào, cũng quên phải cắn xé như thế nào.

Sau khi ngẩn ngơ, bọn chúng trực tiếp lấy cơ thể huyết nhục, lảo đảo nghiêng ngã đánh về phía Bùi Lăng!

Mặc dù biển khô lâu bị suy yếu mạnh, nhưng lúc này Bùi Lăng cũng không dễ chịu.

Sau khi tu vi của hắn tiến vào Kết Đan, mặc dù uy lực 【 Vĩnh Chú thần thông 】 tăng mạnh, cũng hoàn toàn nắm giữ lực lượng của "Pháp", nhưng đồng thời thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 và "Pháp" với số lượng mục tiêu lớn như thế, lúc này đầu Bùi Lăng như bị mấy chục thanh sắt đâm vào, gần như lập tức nổ tung!

Ngay tiếp theo thần hồn cũng như nhận lấy sự đả kích không nhỏ, trong chốc lát cảm thấy đầu choáng mắt hoa trời đất quay cuồng.

"Số lượng quá nhiều... Giảm bớt một nửa chắc là được!" Bùi Lăng thầm nghĩ ở trong lòng, nhanh chóng ổn định tâm thần, lập tức giơ Cửu Phách Đao lên chém ngang ra!

Xoạt!

Đao khí như huyết hà cuốn ngược, rít gào chém về phía khô lâu nhào lên.

Oanh!!

Nơi huyết quang đến, rất nhiều khô lâu tan thành mây khói!

Nhưng số lượng biển khô lâu thật sự quá khổng lồ, khô lâu xung quanh không chút do dự nhanh chóng tràn lên.

Bùi Lăng mặt không biểu tình lại thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 và "Pháp", nhưng lần này hắn chỉ chọn số lượng mục tiêu bằng một nửa vừa rồi.

Chương 851: Xin sư huynh giúp một chút

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Không biết chiến đấu bao lâu, không biết giết thời gian bao lâu.

Tay phải cầm đao của Bùi Lăng bắt đầu chết lặng, liền đổi Cửu Phách Đao sang tay trái; pháp lực thiếu thốn lập tức sử dụng đan dược khôi phục; tinh khí thần hạ xuống, lại thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 bổ sung...

Trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh không phân chia ngày đêm, cho đến khi Bùi Lăng chém vỡ một đầu khô lâu cuối cùng, hắn lại đứng ở trên đỉnh núi.

Cửu Phách Đao xinh đẹp như bầu trời đêm hè vẫn không dính một giọt máu, áo bào của Bùi Lăng đã sớm thẩm thấu máu tươi.

Vết máu trĩu nặng trên ống tay áo và vạt áo không ngừng trượt xuống, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm gì, sát khí quanh người bốc hơi, sát cơ cô đọng như thực chất.

Cứ như một con hung thú thức tỉnh.

Không hề làm gì, chỉ mới hiện ra đã cho người ta một loại áp lực cường đại phả vào mặt.

Chín tên nữ tử huyết y tuyệt mỹ, hoặc hung lệ, hoặc lạnh lùng, hoặc kiều mị, hoặc bạo ngược... Vạt áo băng rua bay múa, váy áo nhẹ nhàng nhắm mắt đi theo hai bên.

Bùi Lăng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bốn phía.

Cả tòa Cốt Sơn biến thành biển khô lâu đã bị hắn chém về xương trắng, giẫm ở dưới chân.

Cuối cùng đại chiến đã thắng, nhưng trên mặt Bùi Lăng lại không có chút vui mừng nào.

Đây chỉ là một tòa Cốt Sơn trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, hắn không có manh mối tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi đây.

"Hộ pháp cho ta." Bùi Lăng truyền âm phân phó.

Cho dù là truyền âm cũng lộ ra vẻ mất tiếng.

Đây là do chiến đấu quá lâu, tinh khí thần đều gần như khô kiệt.

Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, liên tục ác chiến lâu như vậy, còn chưa rõ tình huống tiếp theo, phải nhanh chóng nắm bắt thời gian khôi phục!

"Vâng, chủ nhân!" Ánh mắt Cửu Phách đao linh lưu chuyển, cùng nhau đáp lời.

Lần này đao linh giết rất sung sướng!

Hiện tại tâm trạng không tệ.

Nghe thấy chủ nhân ra lệnh không hề do dự chút nào.

Bùi Lăng khoanh chân ngồi xuống, sử dụng đan dược rồi vận chuyển công pháp hòa tan dược lực.

Nhưng không lâu sau hắn khẽ nhíu mày.

Tốc độ khôi phục quá chậm!

Hiệu suất kém hơn hệ thống không chỉ một chút xíu.

Chỉ là nơi này quá nguy hiểm, uỷ thác có sự nguy hiểm quá cao.

Thật ra cách tốt nhất hiện nay là sử dụng Hư Thiên giới chủng mà Dược Dạ Thư cho để truyền tống vào "Tiểu Tự Tại Thiên" .

Đến lúc đó ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", mặc kệ là luyện chế đan dược hay dùng hệ thống tu luyện đều an toàn hơn nhiều.

Thế nhưng...

Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này là vật sở hữu của Lệ sư tỷ, chỉ sợ lúc này mỗi một hành động của mình căn bản chạy không khỏi tai mắt của Lệ sư tỷ!

Tạm thời không nhắc tới bây giờ hắn đã chọc giận Lệ sư tỷ, dù giữa hai người không có bất kỳ hiểu lầm gì, Bùi Lăng cũng không định để Lệ sư tỷ biết bí mật mình có thể tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nếu không, Lệ sư tỷ là Thánh Nữ Trọng Minh tông, đến lúc đó để hắn đi trộm Dược Dạ Thư giống Chu Diệu Ly thì phải làm sao bây giờ?

Bởi vậy, trừ khi là bước đường cùng chắc chắn phải chết, nếu không hắn có dùng Thiên Thương Lệ mà Dược Dạ Thư đã cho, cũng không thể tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" ở trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, vẫn nên tìm người sẵn sàng cắt ngang hệ thống bất cứ lúc nào như trước đó.

Cửu Phách Đao chắc chắn không được.

Lúc hệ thống thiểu năng còn chưa thăng cấp đến 3.0, đã bỏ qua công kích của đao bản mệnh.

Về phần Ngọc Tuyết Chiếu, là yêu sủng của hắn chắc chắn cũng giống với Lệ sư tỷ, xem ra sau khi hệ thống thăng cấp đã không tính là "công kích ngoại giới".

Hiện tại người có thể cắt ngang hắn tu luyện, chỉ có Trịnh Kinh Sơn!

Thế là, Bùi Lăng lập tức phân phó: "Đi đưa Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu đến đây."

Vừa rồi hắn đại chiến với khô lâu, Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu chia ra một người dùng phù lục che giấu khí tức, một người dùng huyễn thuật che giấu bóng dáng, cuộn thành một đoàn trốn ở trong góc, ngược lại không bị tác động đến.

Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, nhưng không có Bùi Lăng lên tiếng, bọn họ vẫn đợi ở chỗ ẩn thân, không dám tự tiện đi ra.

"Vâng!" Đao linh vẻ ngoài quyến rũ nở nụ cười xinh đẹp, tiến đến truyền lời.

Chẳng mấy chốc, đao linh đã dẫn theo Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu đi tới.

Ánh mắt Trịnh Kinh Sơn nhìn về phía Bùi Lăng vô cùng cẩn thận.

Khoảng cách giữa m Lộc sơn mạch và Thánh tông quá xa xôi, hơn nữa vì linh khí mỏng manh, ít có tu sĩ đóng quân, từ trước đến nay tin tức không linh thông.

Cho nên trong khoảng thời gian hắn ta ở mỏ, cũng không hiểu rõ tình huống trong tông môn.

Ngược lại lần này vừa về tông đã nghe nói việc Bùi Lăng chém giết Miêu Thành Dương, biết tu vi của vị Bùi sư đệ này đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ!

Lúc ấy Trịnh Kinh Sơn vô cùng hoảng sợ, mãi không tỉnh táo lại.

Vốn tưởng tốc độ tu luyện của vị sư đệ này đã nhanh chóng ngoài sự dự đoán, nhưng không ngờ tu vi chân chính của đối phương lại đã đạt đến Kết Đan!

Còn khoa trương hơn cả tin đồn trong tông môn!

Hơn nữa lần này đối phương hoàn toàn lấy sức một người, dẹp sạch tất cả khô lâu Kết Đan trên Cốt Sơn.

Chương 852: Xin sư huynh giúp một chút

Đây tuyệt đối không phải Kết Đan bình thường!

Cho dù là Chân Đan tứ phẩm cũng không thể làm được... Chỉ có Kim Đan!

Thiên phú như thế, thực lực như thế, chẳng trách đối phương lại được Lệ sư tỷ ưu ái.

Sớm biết bây giờ Bùi sư đệ này mạnh như vậy, không, chỉ cần hắn ta sớm biết đối phương đã Kết Đan, căn bản không thể nghĩ đến việc tranh đoạt vị trí mạch chủ một mạch Kiêm Tang với đối phương!

Vậy sẽ không đi tìm Lệ sư tỷ, khiến bây giờ bị ném vào trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh...

Nghĩ tới đây, Trịnh Kinh Sơn không nhịn được nghĩ đến năm tháng đào mỏ trước đó... Nếu bây giờ mình còn đào mỏ ở m Lộc khoáng mạch, thật tốt biết bao?

Vào lúc này, đao linh nũng nịu nói: "Chủ nhân, đã đưa người tới."

Bùi Lăng gật đầu một cái, sau đó nhìn Trịnh Kinh Sơn, nói: "Trịnh sư huynh, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."

"Sư đệ cứ việc phân phó!" Trịnh Kinh Sơn không hề do dự, vội vàng gật đầu nói.

Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này nguy hiểm như thế, nếu không có Bùi Lăng, chỉ sợ hắn ta đã sớm hồn phi phách tán.

Hiện tại hắn ta còn trông cậy vào thực lực mạnh mẽ của Bùi Lăng, có thể dẫn hắn ta an toàn rời đi, cho nên đừng nói một chuyện, dù là một vạn chuyện thì hắn ta cũng nhất định phải giúp!

Chỉ là...

Hơi kỳ quái.

Thực lực của Bùi sư đệ thế này, rõ ràng có quan hệ mật thiết với Lệ sư tỷ, vì sao cũng bị ném vào trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh giống hắn ta?

Đương nhiên, kỳ quái thì kỳ quái, dù thế nào hắn ta cũng không dám hỏi vấn đề này...

Vào lúc này, tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, lấy ra một chùm linh thực như dây leo từ trong túi trữ vật.

Đây là một loại trong số thiên tài địa bảo mà Lệ sư tỷ cho hắn sau khi trở về, chưa nói đến dược lực của nó, tính chất kiên cố mềm dẻo có thể dùng làm dây thừng.

Sau khi Bùi Lăng buộc nó vào chân trái của mình, lại giao đầu kia cho Trịnh Kinh Sơn, sau đó phân phó: "Trịnh sư huynh, chút nữa chỉ cần ta đột nhiên đứng lên, ngươi lập tức khẽ kéo dây leo giữ chặt ta!"

Hắn là Kim Đan nhất phẩm, lấy thực lực tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của Trịnh Kinh Sơn, dù dốc hết sức công kích hắn, có lẽ còn không chạm đến cả góc áo của hắn.

Nhưng bây giờ sợi linh thực hình dáng dây leo này đã cố định ở trên chân hắn, chỉ cần Trịnh Kinh Sơn kịp thời khẽ kéo một chút, là có thể cắt ngang ủy thác của hắn.

Trịnh Kinh Sơn nghe vậy không hiểu cho lắm, nhưng thấy Bùi Lăng đã ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tu luyện, đành phải nhắm mắt nói: "Được..."

"Hệ thống, ta muốn tu luyện!" Bùi Lăng nói trong lòng, sau khi giao diện hơi mờ hiện ra trước mặt, hắn hơi suy nghĩ.

Lấy tu vi hiện tại của hắn, 【 Phần Dạ Thiên 】 đã không có tác dụng gì.

Bây giờ phải nhanh chóng khôi phục trạng thái, nhất là vừa rồi đã bị 【 Oán Yểm thần thông 】 và "Pháp" tiêu hao phản phệ, lựa chọn tốt nhất là uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 !

【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 và 【 Phần Dạ Thiên 】 đều giống nhau, trực tiếp tu luyện cũng được nhưng có đan dược tương ứng phụ trợ, sẽ có hiệu quả càng tốt hơn.

Đương nhiên, hiện tại Bùi Lăng không có đan dược tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 .

Thế nhưng, hắn cũng có cách giải quyết chuyện này.

Đó là giống như trước đó, sử dụng rất nhiều đan dược khác và thiên tài địa bảo trước khi tu luyện, cho đến khi thân thể không thể hấp thu lại uỷ thác tu luyện.

Như vậy công pháp sẽ luyện hóa dược lực trong cơ thể cho hắn trước, về phần sau khi luyện hóa xong dược lực, hệ thống còn muốn tiếp tục tặng miễn phí, vậy đã có Trịnh Kinh Sơn cắt ngang tu luyện cho hắn.

Dù có đến lúc đó, chắc chắn tình trạng của hắn cũng khôi phục tám, chín phần mười.

Đương nhiên, nếu sau khi hệ thống thăng cấp lại trực tiếp tặng đồ cho hắn, cũng đã có Trịnh Kinh Sơn giúp đỡ cắt ngang, không đến mức quá mạo hiểm...

Ngay lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo và đan dược ăn vào.

Không lâu sau, hắn cảm thấy dược lực trong cơ thể mình đã hướng tới mức bão hòa, cũng không thể hấp thu thêm chút dược lực nào.

Thế là, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Một khóa uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng nhanh chóng mất đi quyền khống chế thân thể.

Cũng may, hệ thống giống với những gì mà hắn tưởng tượng, dưới tình huống trong thân thể tích tụ rất nhiều dược lực, ưu tiên lựa chọn luyện hóa dược lực, không trực tiếp tặng miễn phí vật bên ngoài cho hắn.

Pháp lực yếu ớt còn sót lại dùng phương thức mà Bùi Lăng hoàn toàn xa lạ chậm rãi vận chuyển, hấp thu luyện hóa dược lực tràn đầy từng chút một.

Cùng lúc đó, trạng thái của Bùi Lăng cũng đang không ngừng khôi phục.

Đầu tiên là trong kinh mạch khô cạn như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, từng chút xíu thấm ra pháp lực càng tinh khiết hơn.

Chương 853: Cách chính xác để sử dụng thần thông

Về sau là thư giãn và tẩm bổ thần hồn, toàn bộ thể xác tinh thần đều như ngâm mình trong nước nóng ở nhiệt độ thích hợp, không diễn tả được sự thoải mái.

Sau tròn nửa canh giờ, hệ thống luyện hóa tất cả dược lực, trên cơ bản tình huống của Bùi Lăng cũng đã khôi phục hoàn toàn.

Vào lúc này, cuối cùng tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra thiếu Hàn Minh Đan, hệ thống đang tìm kiếm Hàn Minh Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Hàn Minh Đan, hệ thống tặng miễn phí một trăm viên Hàn Minh Đan cực phẩm cho ngài..."

Hả?

Hàn Minh Đan cực phẩm?

Một trăm viên?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này không có một ngọn cỏ, trong tầm mắt không phải bầu trời huyết sắc cũng là Hồn Hải Cốt Sơn, căn bản không có khả năng tồn tại đan dược.

Bây giờ hệ thống tặng miễn phí, hẳn là đan dược trong Triêu Na hành cung ở ngoại giới!

Đúng!

Lần này hệ thống thăng cấp, tăng cường phạm vi kiểm tra và cường độ kiểm tra, cho nên hệ thống tặng vật phẩm ở bên ngoài Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!

Nhận ra được điểm ấy, trong lòng Bùi Lăng vui mừng.

Hiện tại hắn không biết phải rời khỏi Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này như thế nào. Nhưng hệ thống đã tặng đồ ở Triêu Na hành cung, vậy có nghĩa hệ thống có thể dẫn hắn rời khỏi Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!

Nhưng ngay sau đó, hắn thấy mình chịu sự điều khiển của hệ thống, đột nhiên một phát bắt được dây leo buộc lên cổ chân, sau đó không đợi Trịnh Kinh Sơn phản ứng đã dùng sức kéo một phát hất lên, ngay sau đó...

Vèo... Ầm!

Trịnh Kinh Sơn như một con cá mè hoa cắn lưỡi câu, không có chút sức phản kháng nào lập tức bị dây leo hất lên cao, sau đó đập mạnh xuống đất!

Sự chênh lệch tu vi giữa Kim Đan nhất phẩm và Trúc Cơ hậu kỳ như cách biệt một trời, lần này khiến Trịnh Kinh Sơn ngã đến đầu choáng mắt hoa, lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội, còn không kịp phát ra kêu thảm đã hôn mê ngay tại chỗ.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức trợn mắt hốc mồm, tình huống này là như thế nào?

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống thao túng thân thể hắn, một tay kéo đứt dây leo, sau đó phi thân chạy về phía một tòa Cốt Sơn.

Cửu Phách đao linh thấy thế lập tức đuổi theo.

Ngọc Tuyết Chiếu cũng muốn theo sát phía sau, nhưng vào lúc này Hồn Hải biến động, vô số sóng lớn dâng lên dữ dội như núi lớn trùng điệp...

Nó vừa bay ra Cốt Sơn không bao lâu, lập tức bị ép trở về, dù sao tu vi kém một cảnh giới, không theo kịp tốc độ của Bùi Lăng.

Sóng lớn bành trướng, từng khuôn mặt dữ tợn im ắng gào thét, lúc chồng chất lên nhau như vô số hung thú viễn cổ lập tức bừng tỉnh, vỗ mạnh về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng lướt qua ở giữa như một con côn trùng nhỏ không đáng chú ý, vút qua trong vô số đầu sóng ngọn gió, gần như bị sóng lớn lướt sát qua góc áo, hạ xuống tòa Cốt Sơn thứ hai.

Răng rắc, răng rắc...

Khô lâu trên toà Cốt Sơn này không hề do dự, lập tức phát động công kích với hắn.

Trong nháy mắt, ít nhất trên trăm đạo thuật pháp gào thét mà tới.

Cùng lúc đó, trong hai con ngươi Bùi Lăng bùng lên hỏa diễm cháy hừng hực như thật như ảo, vô số phù văn kỳ quái đan xen bốc lên.

Trong tầm mắt, cả tòa Cốt Sơn và tất cả khô lâu sống lại bị một mảnh khói đen vô cùng nồng đậm che phủ.

Hắn lập tức hiểu rõ, hệ thống đang thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 !

Trong lòng Bùi Lăng hơi trầm xuống, hệ thống tặng Hàn Minh Đan trong Triêu Na hành cung, xem ra bây giờ mình chạy tới toà Cốt Sơn này, cho dù không phải cửa ra vào của Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, cũng có liên quan đến cửa ra vào!

Chỉ là, oán giận và hận ý của nơi đây đã đạt đến một tình trạng vô cùng kinh khủng.

Hắn vừa lên đã sử dụng 【 Oán Yểm thần thông 】 , suýt nữa bị oán niệm và hận ý ở nơi này phá tan. Hiện tại hệ thống lặp lại hành động vừa rồi của hắn, chắc chắn uỷ thác sẽ bị cắt ngang.

Chỉ hy vọng tiếp theo mình chịu được sự tấn công của hận niệm như vô cùng vô tận kia...

Còn chưa suy nghĩ xong, chỉ thấy sương đen như hồng thủy vỡ đê đột nhiên lao về phía hắn!

Vù vù vù...

Bên tai như có tiếng gió truyền đến từ nơi sâu xa trong lúc sương đen khổng lồ gào thét tràn vào thất khiếu của Bùi Lăng!

Nhưng oán hận, nguyền rủa, ác niệm, không cam lòng... Rất nhiều tạp niệm ăn mòn trong dự đoán không đến.

Vào lúc này Bùi Lăng như là mắt bão.

Sương đen hùng hậu lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.

Chậm rãi chuyển động như cối xay.

Tốc độ sương đen rất chậm rãi với Bùi Lăng, hắn đang điên cuồng hấp thu luồng lực lượng mãnh liệt mà đến này!

Vốn khí tức mới vào Kết Đan kỳ càng ngày càng cường đại, liên tục tăng lên, gần như trong mấy tức ngắn ngủi đã đến Kết Đan tiền kỳ đỉnh phong!

Sau đó, sự tăng trưởng tu vi khí tức chậm lại, 【 Oán Yểm thần thông 】 tiếp tục hấp thu ác niệm và hận ý xung quanh.

Xung quanh Bùi Lăng nhanh chóng tràn lan vô số điểm sáng màu đen lớn nhỏ không đều.

Ngay sau đó, những điểm sáng này run rẩy dữ dội hóa thành thuật pháp do khô lâu xung quanh thi triển, gào thét mà đi dọc theo quỹ tích ban đầu!

Chương 854: Cốt Tịch Sơn

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Quỷ hỏa thiêu đốt, âm lôi gào thét, kim mộc thủy hỏa thổ tuỳ tiện thoải mái, sương gió băng tuyết không ngừng bao trùm lại tan rã... Vô số thuật pháp đan xen giữa không trung, ánh sáng bộc phát ra chiếu khắp bầu trời huyết sắc!

Điểm sáng màu đen biến thành thuật pháp phản kích, càng mạnh hơn khô lâu thi triển ra!

Hơn nữa, dưới cách không ngừng rút ra của 【 Oán Yểm thần thông 】 , rõ ràng khí tức của biển khô lâu bắt đầu giảm xuống.

Tất cả những việc trước mắt khiến trong lòng Bùi Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, oán hận, nguyền rủa, ác niệm, không cam lòng... Những phản phệ này thuộc về công kích loại tâm ma, hệ thống miễn dịch tâm ma!

Ngoài ra, 【 Oán Yểm thần thông 】 trong Chú Quỷ đạo cơ, bẩm sinh đã khắc chế sự tồn tại mang theo ác niệm và hận ý với hắn.

Trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này, trong ý chí người chết tràn ngập ác niệm và hận ý vô cùng vô tận, đây cũng là ngọn nguồn lực lượng của bọn chúng.

Hiện tại hệ thống uỷ thác không quan tâm đến tâm ma, có thể không cần trả bất cứ giá nào rút ra hận ý ngập trời nơi đây, gần như là sự áp chế hoàn mỹ nhất!

Quả nhiên, tiếp theo hắn đã thấy hệ thống không hề làm gì, chỉ đứng tại chỗ toàn tâm toàn ý thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 .

Cửu Phách đao linh biến thành 【 Huyết Sát đao phách 】 thì hộ vệ xung quanh Bùi Lăng, chém vỡ tất cả khô lâu tới gần hắn.

Rầm rầm rầm...

Theo lực lượng do 【 Oán Yểm thần thông 】 hấp thu càng nhiều, thực lực khô lâu trên Cốt Sơn càng yếu, thậm chí hiệu quả suy yếu tu vi dần vượt qua 【 Vĩnh Chú thần thông 】 !

Lực lượng cướp được từ những khô lâu này, ngoại trừ một phần dùng để tăng tu vi của Bùi Lăng, phần lớn đều hóa thành thuật pháp giống hệt với khô lâu, sau đó dưới sự gia trì của Kim Đan nhất phẩm, lấy uy năng cường đại hơn đánh về phía khô lâu...

Lần chiến đấu này còn đơn giản hơn lúc Bùi Lăng tử chiến trên tòa Cốt Sơn thứ nhất.

Chỉ dùng một nửa thời gian vừa rồi, hệ thống đã thoải mái giải quyết sạch sẽ số khô lâu sống lại trên cả tòa Cốt Sơn.

Ngay sau đó, hệ thống thu hồi 【 Oán Yểm thần thông 】 , cùng lúc đó khí tức của Bùi Lăng cũng từ Kết Đan tiền kỳ đỉnh phong, bắt đầu không ngừng hạ xuống.

Không đợi khí tức hoàn toàn lắng lại, thân thể hắn đã tiếp tục bay về phía tòa Cốt Sơn thứ ba...

Đến trình độ này, Bùi Lăng mơ hồ đoán được, muốn rời khỏi nơi đây, chắc chắn phải giải quyết sạch sẽ tất cả khô lâu trên Cốt Sơn!

Mấy ngày sau, Triêu Na hành cung.

Cuối hành lang đốt ngọn lửa màu u lam, sau cánh cửa gỗ quỷ dị, trong cung điện trống rỗng, đầu tiên là từng đợt ánh sáng tràn ra, trong chốc lát khí tức tịch mịch âm u lạnh lẽo tuôn ra như vỡ đê.

Trong cả điện như bịt kín một tầng sương mù.

Thứ gì cũng là bụi bẩn nhìn không rõ.

Vào lúc này, trên bồ đoàn chính giữa, một bóng người áo đen váy đen chậm rãi hiện ra.

Trong nặng nề, sa sút, khuôn mặt Lệ Liệp Nguyệt tươi tắn xinh đẹp, phù văn ở mi tâm càng lộ rõ sinh cơ như nở rộ từng chút một theo hô hấp của nàng.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt sáng lên tia sáng tím u ám rồi chợt biến mất.

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt vươn người đứng dậy.

Cánh cửa gỗ quỷ dị cao tới mấy trượng lặng lẽ không tiếng động mở ra.

Váy dài màu đen như đêm tối lướt qua hàng gạch trên đường đi, bộp, bộp, bộp... Nàng đi không nhanh nhưng một bước ra, lúc xuất hiện lại đã đột nhiên hiện ra cách đó vài chục trượng.

Chẳng mấy chốc Lệ Liệp Nguyệt đã đến trước một cánh cổng như được đúc từ kim loại.

Hai tên U Hồn thị nữ đứng bên cạnh cửa lớn, thấy nàng đến đây không đợi phân phó đã vội vàng mở cửa ra.

Lệ Liệp Nguyệt không hề do dự đi vào.

Ừng ực ừng ực...

Vừa vào trong đã nghe được một tràng tiếng sôi trào.

Nơi phát ra tiếng động là một tòa huyết trì rộng lớn ở chính giữa căn phòng này.

Trong huyết trì, huyết sắc tươi đẹp đậm đặc như bị nấu sôi, không ngừng bốc lên bọt nước.

Bên hồ, Hiểu Nghê và Vụ Liễu đang rất cung kính khoanh tay đứng chờ.

Thấy Lệ Liệp Nguyệt đến đây, vội vàng đi lên hành lễ: "Chủ nhân."

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên gật đầu, vừa đi đến huyết trì vừa hỏi: "Tình huống như thế nào?"

"Bùi công tử đã vượt qua tầng Cốt Tịch Sơn hai mươi ba." Hiểu Nghê khẽ bẩm báo, "Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa bị thương."

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi, nàng đi đến bên cạnh huyết trì, tâm niệm vừa động, huyết trì vốn sền sệt lập tức hiện ra cảnh tượng trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh.

Đôi mắt Bùi Lăng trong vắt, quanh người như có một loại lực lượng cường đại lại vô hình nào đó quanh quẩn, đến mức áo bào không gió mà bay lên phần phật.

Ở xung quanh hắn, ánh sáng thuật pháp không ngừng chớp động, Cửu Phách đao linh rít lên xoay quanh bay múa, máu tươi bắn ra, tay đứt sọ vỡ!

Bình tĩnh quan sát một lát, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu.

Trong trận chiến ở Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, từ đầu tới đuôi Bùi Lăng chỉ dùng một môn thần thông, thực lực bản mệnh đao linh của hắn cũng có sự tiến bộ tương đương.

Hai người phối hợp với nhau, trải qua sự rèn luyện của hai mươi ba tòa Cốt Sơn, cũng đã cực kỳ thuần thục.

Chương 855: Cốt Tịch Sơn

Cộng thêm môn thần thông này của Bùi Lăng, hình như rất khắc chế người chết, hiện tại xông qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này, còn thoải mái hơn lúc nàng vừa Kết Đan nhiều.

Người ngoài không biết quá nhiều về tòa Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này.

Tu vi của người chết bên trong sẽ tự động điều chỉnh dựa theo tu vi của người tiến vào.

Người tiến vào có tu vi gì, người chết sẽ có tu vi đó.

Nếu là Luyện Khí kỳ tiến vào, bên trong chỉ có một tòa Cốt Tịch Sơn.

Sau khi khô lâu trên núi sống lại, đều là Luyện Khí kỳ.

Giết hết tất cả khô lâu sống lại trên Cốt Tịch Sơn cũng coi như vượt qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, sẽ bị truyền tống ra ngoài.

Nếu Trúc Cơ kỳ tiến vào, Cốt Tịch Sơn sẽ biến thành chín tòa. Khô lâu cũng sẽ là Trúc Cơ kỳ.

Giết sạch chín tòa Cốt Tịch Sơn mới có thể qua ải.

Còn Kết Đan kỳ... Là chín mươi chín tòa Cốt Tịch Sơn!

Khô lâu cũng là Kết Đan kỳ!

Về phần Nguyên Anh kỳ tiến vào, vậy số lượng Cốt Tịch Sơn sẽ tiến thêm một bước tăng vọt, đạt tới chín trăm chín mươi chín tòa!

Đây là do tiền bối Cửu A Lệ thị sáng tạo ra, cũng là quy tắc căn bản nhất của Lệ thị.

Mặc kệ phạm phải sai lầm lớn gì, mặc kệ làm ra việc không thể giải quyết thế nào... Chỉ cần có thể vượt qua toà Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này, vậy trong tộc sẽ xóa bỏ, coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Thậm chí, còn dựa theo cảnh giới cho phần thưởng phong phú.

Bởi vì trong mắt Cửu A Lệ thị, hoặc phải nói toàn bộ Thánh tông, thực lực vĩnh viễn lớn hơn đúng sai!

"Chủ nhân, lấy thực lực hiện tại của Bùi công tử, chắc chắn có thể xông qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh." Vào lúc này, Vụ Liễu mở miệng nói, "E rằng hắn sẽ không dùng đến khôi lỗi thế thân mà chủ nhân cho."

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt bình thản, cũng không cảm thấy bất ngờ với việc này.

Từ lúc mới bắt đầu là 【 Huyết Sát đao pháp 】 , 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , sau đó là đạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, cùng đan thành nhất phẩm bây giờ... Bùi Lăng lần lượt đạt được yêu cầu mà nàng nói ra, trở thành người thân thiết nhất bên cạnh nàng, bản thân đã dựa vào thiên phú và thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh để giết lên!

Đương nhiên, trong thời gian này, chắc hẳn Bùi Lăng có một vài cơ duyên mà nàng cũng không biết rõ.

Thế nhưng Lệ Liệp Nguyệt cũng không quan tâm điều này, phàm nhân sống sót không đủ trăm năm còn có đủ loại bí mật, huống chi tu sĩ?

Có thể kiêu ngạo đi trong đám người, ai không có chút phúc duyên kỳ ngộ?

Bùi Lăng có, Lệ Liệp Nguyệt nàng cũng có!

Là đích nữ Cửu A Lệ thị, cũng là thiên tài xuất sắc nhất thế hệ này, Lệ Liệp Nguyệt có sự kiêu ngạo của mình, nàng khinh thường cướp đoạt cơ duyên của người bên gối.

Nếu không, lúc trước ở Thi Đấu Ngoại Môn, đã không che giấu bí mật Bùi Lăng có tam kiếp đạo cơ ở trước mặt mọi người.

Nói tóm lại, hiện tại ném người vào Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh cũng như lúc trước.

Bùi Lăng có thể sẽ rơi vào khổ chiến, có thể phải chịu sự khổ sở, có thể tận mắt thấy yêu sủng chiến tử ngay tại chỗ... Trong một khoảng thời gian khá dài sau này, thậm chí cả một đời đều nhớ rõ bài học này!

Nhưng Lệ Liệp Nguyệt không cho rằng thiên kiêu Thánh tông tam kiếp đạo cơ, Kim Đan nhất phẩm sẽ chiến tử trong đó!

Cho Bùi Lăng khôi lỗi thế thân chỉ vì đề phòng chuyện chẳng may.

Nếu đối phương thật sự dùng đến, vậy sẽ khiến nàng thất vọng quá nhiều...

Đương nhiên, biểu hiện bây giờ của Bùi Lăng tốt hơn dự đoán của nàng quá nhiều.

Dường như đối phương còn không rơi vào khổ chiến, đã là tòa Cốt Tịch Sơn thứ hai mươi bốn, thoạt nhìn vẫn ung dung thoải mái, ngay cả vẻ mặt cũng không có gợn sóng gì.

Nghĩ vậy, tâm niệm Lệ Liệp Nguyệt vừa động, lấy ra một cái ngọc giản.

Đây là 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 ở trong bí khố của Cửu A Lệ thị.

Có khả năng loại bỏ hư ảo, khám phá phần lớn huyễn tượng, khiến người tu luyện bỏ qua rất nhiều mê hoặc, nhìn thẳng vào ngọn nguồn.

Hiệu quả giống với 【 Linh Mục thuật 】 ở Luyện Khí kỳ, nhưng 【 Linh Mục thuật 】 còn lâu mới có thể so sánh được với uy năng và phạm vi của nó!

Trân quý nhất là, đây không phải thuật pháp mà là một môn thần thông có thể thông qua thần niệm để sử dụng!

Dù ở Cửu A Lệ thị, tộc nhân bình thường muốn đọc cũng cần bận rộn chạy khắp nơi, góp nhặt công lao ở trong tộc.

Nhưng đối với Lệ Liệp Nguyệt lại có thể trực tiếp lấy ra.

Lúc này, nàng giao ngọc giản cho Hiểu Nghê, phân phó: "Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ sau khi hắn đi ra, giao cái này cho hắn."

"Còn có tất cả tài nguyên tu luyện Kết Đan kỳ, cũng phải chuẩn bị tốt cho hắn."

Hiểu Nghê gật đầu: "Vâng!"

Lệ Liệp Nguyệt xoay người, đặt một bước ra, bóng dáng đã biến mất.

Thấy thế, Hiểu Nghê và Vụ Liễu lại không dám thất lễ, tiếp tục canh giữ ở bên cạnh huyết trì, để ý đến mỗi một hành động của Bùi Lăng ở trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh.

Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh.

Dưới bầu trời huyết sắc, Hồn Hải như mực, Cốt Sơn như tuyết trắng.

Thế giới ba màu đỏ trắng đen, thỉnh thoảng bị ánh sáng thuật pháp chiếu sáng một góc nào đó.

Trên một tòa Cốt Sơn, một bóng dáng sát khí lạnh thấu xương ngạo nghễ đứng thẳng.

Chương 856: Xông ra Cuồng Huyết Cảnh

Xung quanh có rất nhiều khô lâu ngã ngào như lúa bị cắt đổ, một trận đại chiến khó khăn lắm mới kết thúc.

"Leng keng! Tặng Hàn Minh Đan cực phẩm thất bại, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể khẽ gật đầu.

Dưới tình huống không có thứ bên ngoài cắt ngang, hiện tại thời gian hệ thống tìm kiếm cửa ra nhiều nhất là bốn canh giờ.

Thời gian vừa đến sẽ tự động nhận định là tặng thất bại.

Hiện tại vì thông qua hệ thống thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 , càng nhanh chóng giết ra Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, hắn đã liên tục uỷ thác rất nhiều lần.

Ngoài ra, Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh này có thể tiến không thể lùi.

Giữa chừng, Bùi Lăng muốn trở lại tòa Cốt Sơn thứ nhất xem xét tình huống của Ngọc Tuyết Chiếu và Trịnh Kinh Sơn một chút, lại bị sóng lớn ở Hồn Hải ngăn lại, suýt nữa bị sóng biển thôn phệ.

Cuối cùng chỉ có thể dùng Truyền m Phù để xác nhận tình huống đại khái của Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu.

Biết được bây giờ bọn họ không có việc gì, Bùi Lăng cũng tiếp tục dựa theo tuyến đường của hệ thống để giết qua từng tòa Cốt Sơn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày.

Bùi Lăng đứt quãng uỷ thác mấy chục lần, cuối cùng đã đi tới tòa Cốt Sơn thứ chín mươi chín.

Hệ thống thao tác như trước đó, chỉ dùng 【 Oán Yểm thần thông 】 không ngừng thôn phệ ác niệm và hận ý của khô lâu ở trên Cốt Sơn, sau đó hóa thành thuật pháp liên tục không ngừng tấn công khô lâu.

Cửu Phách đao linh hộ thể, lập tức sở hữu tất cả công kích của hắn.

Theo một con khô lâu cuối cùng ngã xuống, lần hệ thống uỷ thác này cũng vừa đạt tới thời hạn.

"Leng keng! Tặng Hàn Minh Đan cực phẩm thất bại, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Lúc lại khôi phục quyền khống chế thân thể, lệ khí quanh người Bùi Lăng bốc hơi, huyết sát chi khí quanh quẩn như thực chất.

Bởi vì hệ thống chỉ dùng 【 Oán Yểm thần thông 】 tác chiến, đến lúc này hắn vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất.

Nhìn xung quanh, hình như Cốt Sơn xung quanh cũng đã mở ra.

Chậm rãi thở hắt ra, Bùi Lăng đang chuẩn bị sử dụng hệ thống uỷ thác một lần nữa, đột nhiên phát hiện Huyết Khung trên đỉnh đầu xuất hiện dị biến.

Vòng xoáy huyết sắc lại xuất hiện, xoay chầm chậm.

Giống với lúc cột máu rơi xuống Cốt Sơn tương ứng, chỉ là lần này cột máu không thức tỉnh khô lâu, mà lúc chạm đến Cốt Sơn hơi dừng lại, chợt nhanh chóng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc cao mấy trượng!

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu được đây là cửa ra vào Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!

Hắn lập tức lấy ra một tấm Truyền m Phù trong túi trữ vật, sau khi thôi động, lập tức truyền ra giọng nói mang theo sự vui mừng đến phát khóc của Trịnh Kinh Sơn: "Bùi sư đệ! Cửa ra đã xuất hiện! Sư đệ đúng là thiên kiêu Thánh tông ta, có thể thông qua cả Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!"

"Ngu huynh có thể quen biết sư đệ, đúng là phúc phận ba đời!"

"Từ nay về sau, sư đệ là phụ mẫu sinh thành của ngu huynh, đại ân đại đức suốt đời khó quên!"

Sắc mặt Bùi Lăng hơi mỏi mệt, chỉ từ tốn nói: "Hiện tại trên mỗi tòa Cốt Sơn đều có lối ra, ngươi và Ngọc Tuyết Chiếu có thể đi ra."

"Vâng vâng vâng..." Trịnh Kinh Sơn luôn miệng đồng ý, "Sau khi ra ngoài, mong rằng sư đệ phải cho ngu huynh một cơ hội báo đáp... Cứ giao mỏ Bác La sơn mạch kia cho ngu huynh là được! Ngu huynh chắc chắn đào sạch sẽ cho sư đệ, không để lại một mảnh quặng mỏ nào!"

Bây giờ Bùi Lăng không có tâm trạng thảo luận đào mỏ, trực tiếp cắt đứt truyền âm.

Sau khi thu hồi Truyền m Phù, hắn cũng cất bước đi đến thông đạo truyền tống.

Nhưng lúc một chân sắp bước vào vòng xoáy huyết sắc chợt ngừng lại.

Sau khi trở lại Triêu Na hành cung, hắn lại phải đối mặt với Lệ sư tỷ...

Trong chuyện lần này, lúc đầu trong lòng Bùi Lăng tràn đầy tức giận, tràn đầy đủ loại cảm xúc bạo ngược và nhục nhã.

Nhưng sau khi chiến đấu qua chín mươi chín tòa Cốt Sơn, hắn tỉnh táo suy nghĩ lại. Lúc ấy Hiểu Nghê nói rất nặng lời, nhưng công bằng mà nói, có một sự thật không thể chối cãi: Không có Lệ sư tỷ nâng đỡ hắn, không có Lệ thị ủng hộ, thật ra hắn rất khó đi đến tình trạng hiện tại.

Không nói đến bây giờ hắn tu luyện rất nhiều công pháp thuật pháp, chỉ nói vật liệu và đao linh làm ra Cửu Phách Đao trong tay hắn là do Lệ sư tỷ cung cấp.

Lúc trước Thiên Đạo Trúc Cơ, không có Lệ sư tỷ giúp hắn thu thập đủ tất cả vật liệu đỉnh cấp, có lẽ đến bây giờ hắn còn đang chạy khắp nơi vì Thiên Đạo Trúc Cơ.

Hệ thống uỷ thác thật sự rất mạnh, lại không đột nhiên tạo ra tài nguyên.

Không có Lệ sư tỷ cung cấp và che chở cho tới nay, lần trước hắn cướp đoạt lò luyện đan của Thân Xuân trưởng lão ở trước mặt mọi người, chỉ sợ đã sớm bị Thân Xuân trưởng lão xử lý.

Chương 857: Hệ thống nhận trước

Lệ sư tỷ không nợ hắn cái gì, hắn lại nợ Lệ sư tỷ rất nhiều...

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.

Dù chuyện lần này có nguyên do như thế nào, hắn đều không có tư cách yêu cầu Lệ sư tỷ cái gì.

Hắn đã là Kim Đan nhất phẩm, không thể cứ dựa vào người khác!

Bùi Lăng ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt di chuyển theo thứ tự từ Cốt Sơn, Hồn Hải đến Huyết Khung trên đỉnh đầu, đột nhiên hiểu ra một điều: "Đây là Ma môn!"

"Đi sai bước nhầm một bước cũng có thể vạn kiếp bất phục!"

"Bất kể lúc nào cũng không thể quên điểm này!"

"Lệ sư tỷ là thiên kiêu Cửu A Lệ thị, phạm sai lầm cũng phải vào Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh."

"Tất nhiên ta càng không thể ngoại lệ!"

"Trên thực tế, có thể có một cơ hội bỏ qua chuyện cũ, đã là đãi ngộ đặc biệt."

"Có rất nhiều người, có lẽ còn không có cả một cơ hội..."

"Tóm lại, ân tình của Lệ sư tỷ... Phải trả!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng hít sâu một hơi, hắn không biết cụ thể bây giờ Lệ sư tỷ có thái độ gì với hắn.

Nhưng hai người đã từng song tu rất nhiều lần, lại là mình làm sai trước, đối Lệ sư tỷ, hắn không thể hoàn toàn không có tình cảm.

Lần này trở lại Triêu Na hành cung, hắn quyết định đi gặp Lệ sư tỷ trước, nói rõ ràng từ đầu tới đuôi mọi chuyện với đối phương.

Tháo gỡ tất cả hiểu lầm và khúc mắc.

Sau đó nữa, hắn dự định đến Vạn Hủy hải, hiện tại lấy luyện đan thuật và tài nguyên tu hành của hắn, hoàn toàn có thể tự giải quyết.

Hắn không thể cứ dựa vào Lệ sư tỷ như thế...

Chỉ có như vậy, chờ sau này tu vi thực lực của hắn đuổi kịp Lệ sư tỷ, hắn mới có thể ngồi ngang vai ngang vế với đối phương trên mặt ý nghĩa thật sự, thậm chí áp đảo trên đối phương!

Nghĩ đến đây, tất cả sự nóng nảy trong lòng Bùi Lăng dần lắng đọng.

Lệ khí và khí tức huyết sát vốn quanh quẩn xung quanh người hắn cũng theo suy nghĩ thay đổi, chầm chậm kiềm chế, thoạt nhìn cả người thâm trầm nội liễm.

Vẻ ngoài vẫn như ban đầu, khí chất đã khác hẳn.

Bùi Lăng không tiếp tục do dự, cất bước đi vào trong vòng xoáy huyết sắc.

Huyết sắc dập dờn một trận.

Trong thoáng chốc lóa mắt, Bùi Lăng đã phát hiện mình xuất hiện ở một căn phòng xa lạ.

Căn phòng này trống rỗng không bày biện gì hết, bên cạnh hắn lại là một tòa huyết trì cực lớn.

Trong huyết trì là dòng máu màu đỏ tươi vô cùng sền sệt, dường như đang sôi trào, ừng ực ừng ực bốc lên bọt nước.

Cách đó không xa, Hiểu Nghê và Vụ Liễu váy khói kéo dài, trâm vòng leng keng, khoanh tay đứng thẳng, vẻ mặt cung kính mà mềm mại. Nhất là Hiểu Nghê, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng trước lúc đẩy Bùi Lăng vào Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh.

Đứng sau lưng hai tên U Hồn thị nữ là Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu ra trước một bước.

Bởi vì Bùi Lăng chưa đi ra, hai người này cũng không dám đi loạn, lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở nơi đó, nín thở tập trung, cũng không dám thở mạnh.

"Bùi công tử." Thấy ánh mắt Bùi Lăng đảo qua, Hiểu Nghê và Vụ Liễu cong gối thi lễ, chợt nói, "Chúc mừng công tử vượt qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh!"

Còn chưa nói hết câu, Hiểu Nghê nhẹ nhàng vỗ tay, mấy U Hồn thị nữ lập tức đi vào từ bên ngoài, trong tay đều nâng mâm son đổ đầy đủ loại tài nguyên tu luyện.

Cùng lúc đó, nàng lấy ra một cái ngọc giản, "Những cái này đều là phần thưởng vượt qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh."

Thấy thế, Bùi Lăng đang muốn từ chối, nhưng tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, hệ thống đã nhận ban thưởng trước...

Suy nghĩ đảo quanh, hắn lập tức nói: "Ta muốn gặp Lệ sư tỷ."

"Công tử yên tâm đừng vội." Hiểu Nghê ôn nhu nói, "Bây giờ chủ nhân đang lúc bế quan tu luyện, không thể gặp ngài. Bùi công tử có thể ở lại hành cung chờ chủ nhân xuất quan."

Nói đến chỗ này, nàng liếc nhìn Trịnh Kinh Sơn, "Nhưng những người khác không được ở lại hành cung."

Trịnh Kinh Sơn lập tức giật mình, sau đó gật đầu thật mạnh.

Bây giờ hắn ta chỉ muốn nhanh chóng về m Lộc sơn mạch, không, là đến Bác La sơn mạch đào mỏ, nào dám tiếp tục ở lại nơi này?

Bùi Lăng không để ý đến Trịnh Kinh Sơn, chân mày càng nhíu chặt, Lệ sư tỷ đang tu luyện?

Chẳng mấy chốc hắn đã kịp phản ứng, lần này mình ở trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh quá lâu, Lệ sư tỷ không thể vẫn chờ hắn ở bên ngoài.

Thấy không gặp được Lệ sư tỷ ngay, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Lệ sư tỷ đang tu luyện, vậy ta về Thúy Lỗi sơn trước."

Hiểu Nghê ôn nhu nói: "Vâng."

Ngay sau đó, tâm niệm nàng vừa động lấy ra một túi trữ vật, đặt tất cả ban thưởng vào trong, hai tay nâng cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng không nhận lấy, hắn đã nợ Lệ sư tỷ rất nhiều, trong tình huống này hắn không thể nhận thêm đồ của đối phương nữa.

"Kính xin Bùi công tử nhất định phải nhận lấy." Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Hiểu Nghê lại truyền âm nói, "Trong những phần thưởng này có tất cả những thứ mà bây giờ Bùi công tử đang cần, còn có nguyên nhân khiến lần này chủ nhân tức giận."

Bùi Lăng ngẩn ngơ, truyền âm hỏi: "Là cái gì?"

Hiểu Nghê lại ngậm miệng không nhắc tới, chỉ ra hiệu hắn nhận lấy túi trữ vật.

Chương 858: Hệ thống nhận trước

Thấy thế, Bùi Lăng hơi do dự, chợt nhận lấy túi trữ vật.

Sau đó hắn không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp dẫn theo Trịnh Kinh Sơn và Ngọc Tuyết Chiếu rời khỏi hành cung.

Vốn Hiểu Nghê và Vụ Liễu còn muốn tiếp tục đi theo bên cạnh bảo vệ hắn, lại bị từ chối.

Ngồi huyết kiệu trở lại Thúy Lỗi sơn, Bùi Lăng nói dăm ba câu đuổi Trịnh Kinh Sơn, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đi vào bên trong.

Sau khi đi vào động phủ, hắn dừng chân lấy ra một viên Hóa Hình Đan cực phẩm từ trong túi trữ vật, Ngọc Tuyết Chiếu thấy vậy đôi mắt lập tức sáng lên, cái đuôi xoã tung lắc tới lắc lui, hận không thể lập tức nhào lên, từ tốn nói: "Viên Hóa Hình Đan này do ta chuẩn bị cho ngươi trong lần đi ra ngoài này."

"Trước khi chuẩn bị đi, ta đã thông báo với ngươi đừng gây thêm rắc rối cho ta!"

"Chủ nhân, ta..." Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng muốn giải thích, nhưng Bùi Lăng khẽ lắc đầu, cắt ngang nó: "Mấy chuyện nhỏ không đáng kể, ta lười truy hỏi đến cùng."

"Nói tóm lại, lần này đi Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, ngươi cũng có công lao, ta cho ngươi viên Hóa Hình Đan cực phẩm này."

Nói xong, hắn giao đan dược cho Ngọc Tuyết Chiếu.

Không để ý đến vẻ mặt mừng như điên của Ngọc Tuyết Chiếu, Bùi Lăng chắp hai tay sau lưng, giọng điệu bình thản nói: "Ngươi theo ta khoảng một năm, từ lúc mới bắt đầu là Trúc Cơ tiền kỳ, đến bây giờ Trúc Cơ hậu kỳ, tốc độ tăng tu vi đã rất nhanh."

"Hiện tại có Hóa Hình Đan, có lẽ không lâu nữa ngươi có thể kết xuất yêu đan, bước vào cấp độ Kết Đan."

"Nhưng bẩm sinh ngươi đã kiêu ngạo, dù có ngự yêu huyết khế vẫn khó sửa đổi bản tính."

"Từng là chủ tớ, đợi sau khi ngươi hóa hình, nếu vẫn không muốn giữ vững bổn phận, vậy xin từ biệt."

"Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi rời khỏi địa giới Thánh tông, sau này ngươi và ta nghe theo mệnh trời, không liên quan gì nữa."

Nói xong cũng mặc kệ Ngọc Tuyết Chiếu có phản ứng gì, vung tay áo bỏ đi.

Bùi Lăng trở lại phòng tu luyện trong động phủ, sau khi mở ra trận pháp ngăn cách trong ngoài, mới lấy ra túi trữ vật mà Hiểu Nghê đã cho, lần lượt kiểm tra mỗi một vật trong đó.

Hắn nhanh chóng phát hiện, ngoại trừ cái ngọc giản kia, cùng rất nhiều đan dược, đủ loại tài nguyên thiên tài địa bảo, một bộ sa y giao tiêu và pháp bảo bịt mắt mà mình đưa cho Lệ Liệp Nguyệt trước đó, cũng ở trong đó.

Bùi Lăng nhớ kỹ lúc U Hồn thị nữ đưa lên những phần thưởng này, hắn cũng không thấy bộ quần áo và cái bịt mắt này ở trong đó.

Đây là Hiểu Nghê âm thầm bỏ vào túi trữ vật.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, sau đó cầm ngọc giản lên xem xét nội dung cụ thể trong đó.

Trong ngọc giản ghi lại một môn thần thông tên là 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 , môn thần thông này lấy thần niệm sử dụng, tu luyện vô cùng tối nghĩa khó khăn, công dụng chủ yếu của nó là nhìn thấy ngọn nguồn.

Sau khi xem hết miêu tả trong ngọc giản, Bùi Lăng mơ hồ đoán được điều gì đó.

Hắn cầm lấy bộ sa y nhẹ mềm như sương kia, lập tức thi triển 【 Linh Mục thuật 】 , nhưng 【 Linh Mục thuật 】 lại thấy tất cả như thường, không có bất kỳ điều khác thường gì.

Ngay sau đó, lại lấy thần niệm điều tra, từ nơi sâu xa cảm thấy hình như sa y này có gì đó không đúng.

Nhưng cẩn thận quan sát lại như chỉ là ảo giác.

Trên thực tế, ngày đó Bùi Lăng mua những váy áo và pháp bảo kia, cũng từng kiểm tra.

Chính vì lúc ấy không hề phát hiện thứ gì, cho nên mới trực tiếp đưa đến trong tay Lệ sư tỷ...

Nghĩ đến đây, tâm niệm Bùi Lăng vừa động nhưng không lập tức tu luyện 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 , mà thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 .

Chẳng mấy chốc trong tầm mắt của hắn, trên sa y và pháp bảo bịt mắt này xuất hiện luồng khí đen cực kỳ dày đặc!

Bùi Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, là ác niệm!

Váy áo và bịt mắt mà mình mua được từ Vạn Hủy hải có vấn đề rất lớn!

Hắn lập tức hiểu ra, chắc lúc ấy Lệ Liệp Nguyệt lập tức nhận ra những thứ này đã bị động tay chân, chỉ là đối phương không biết hắn vô tình hay cố ý, hoặc là căn bản lười phán đoán.

Vì vậy cũng không vạch trần ngay, mà trực tiếp đưa hắn vào Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh.

Dù sao chỉ cần hắn vượt qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, dù có cố ý thì Lệ Liệp Nguyệt cũng không so đo... Đây cũng là tác phong làm việc của Lệ thị!

Vẻ mặt Bùi Lăng biến ảo khó lường một lát, cuối cùng lấy ra đan dược cần thiết để tu luyện 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 , nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 !"

Trong nháy mắt, năm ngày trôi qua.

Nam Vực ngoại môn Trọng Minh tông, Nhược Tú phong.

Một đạo phi toa xẹt qua trời cao, chậm rãi hạ xuống trên đỉnh núi.

Ngay sau đó, Lý Bình râu dài áo bào đen dẫn theo Bùi Lăng đi ra phi toa, xung quanh có rất nhiều người nhưng lại coi như nhìn không thấy bọn họ.

"Bùi Lăng, bây giờ ngươi đã là nhân vật phong vân ở ngoại môn Thánh tông, xuất hiện ở đây vẫn nên che giấu một chút thì tốt hơn." Giữa ngón tay Lý Bình lóe lên ánh sáng thuật pháp, cười ha hả giải thích, "Nếu không, chỉ sợ trong thời gian ngắn ngủi sẽ truyền khắp nơi, gây ra sóng gió."

Chương 859: Vực Chủ hứa hẹn

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lần này hắn đến đây có chuyện quan trọng, dù Lý Bình không làm như vậy, chính hắn cũng sẽ che giấu hành tung.

"Năm mươi bốn phong Nam Vực, mặc dù mỗi một phong đều có trưởng lão chủ trì, nhưng rất nhiều chuyện vẫn cần xin chỉ thị của Vực Chủ." Lý Bình vừa đi phía trước dẫn đường vừa nói, "Thế nhưng Vực Chủ say mê tu hành, hiếm khi hỏi đến. Phần lớn việc vặt đều do hắn chỉ định mấy vị trưởng lão bàn bạc xử lý... Nhiều năm qua Vực Chủ vẫn bế quan trong bí cảnh dưới Nhược Tú phong."

"Chắc ngươi từng đến chỗ kia rồi."

"Thế nhưng, lúc ấy là Vực Chủ tự lấy tu vi cách không hút ngươi đến đó."

"Lần này chúng ta đến bái phỏng, lại không thể lỗ mãng như vậy."

"Vẫn phải đến chỗ ở của Vực Chủ mới được."

"Mặc dù nơi đó chỉ là một bộ phân thân của Vực Chủ, nhưng chỉ cần không phải dốc hết sức ra tay, cũng không khác gì bản thể."

Đang nói chuyện, Lý Bình đã dẫn theo Bùi Lăng bước vào một khu rừng rậm hiếm dấu vết người đến.

Dường như khu rừng rậm này bố trí trận pháp gì đó, đi vào đã cảm thấy mê man.

Thời gian trôi qua cũng cảm thấy hơi mơ hồ.

Đột nhiên, trong đầu hai người tỉnh táo, lúc lấy lại tinh thần nhìn sang đã đứng ở trong đình của một tòa nhà cao cửa rộng.

Cách đó không xa, cánh cửa chính đường mở rộng, Mạc Chấn Y ngồi ở trên cao đang khẽ gật đầu với bọn họ.

"Vực Chủ." Lý Bình thấy thế, lập tức chắp tay hành lễ, "Bùi Lăng có chuyện tìm ngài, thuộc hạ đã đưa người tới, sẽ không làm phiền nữa."

Trong lòng hắn ta rất rõ ràng, lấy tu vi và tiền đồ hiện tại của Bùi Lăng, lại thêm được Cửu A Lệ thị coi trọng, lại nhớ đến đám trưởng lão, Vực Chủ ngoại môn như bọn họ, rất hiển nhiên chắc chắn việc này cực kỳ khó giải quyết.

Chỉ là sự hợp tác ban đầu cũng tốt, bây giờ không thể đắc tội Bùi Lăng cũng được, đối mặt với mạch chủ Kiêm Tang chủ động tìm tới cửa, Lý Bình cân nhắc lợi hại, căn bản không có cách nào từ chối.

Cũng may Bùi Lăng chỉ yêu cầu hắn ta giúp đỡ dẫn đi gặp Mạc Chấn Y, hiện tại đã gặp được người rồi, tất nhiên Lý Bình ước gì lập tức rời đi, tránh việc bị cuốn vào rắc rối mà hắn ta không thể đối phó.

"Ngươi đi đi." Mạc Chấn Y nhìn Lý Bình thản nhiên nói, thấy Bùi Lăng hành lễ với mình vội mỉm cười, đưa tay đỡ một cái rồi nói: "Bùi Lăng, ngươi là thiên kiêu Thánh tông ta, hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, còn lập được công lao hiển hách cho Nam Vực ta! Bây giờ cần gì đa lễ như vậy?"

Mặc dù thái độ rất khách sáo, trong lòng Mạc Chấn Y lại hơi nặng nề.

Lúc trước ở Thi Đấu Ngoại Môn, hắn ta đã từng hứa hẹn chỉ cần Bùi Lăng lấy được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, hắn ta đồng ý sẽ làm một việc cho đối phương.

Hiện tại đối phương đột nhiên đến tìm hắn ta, nhất định là vì thực hiện hứa hẹn này.

Nói thẳng ra, vốn Mạc Chấn Y cũng không định làm trái với hứa hẹn.

Nhưng bây giờ Bùi Lăng đã bị Cửu A Lệ thị nhìn trúng, khó mà nói trước liệu tương lai có tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Tô Chấn Hòa hay không, nhưng Lệ thị đã ra tay, mục tiêu ít nhất cũng là vị chân truyền thứ tư của Thánh tông!

Điểm này đã là việc ngầm hiểu lẫn nhau giữa tất cả cao tầng Thánh tông.

Một vị chân truyền tương lai tự mình đến nhà thăm hỏi... Chỉ sợ không dễ hoàn thành lời hứa hẹn lúc trước.

Nghĩ vậy, Mạc Chấn Y mỉm cười mời Bùi Lăng ngồi xuống, chợt phân phó khôi bộc mang bánh ngọt hoa quả đến tiếp khách, sau đó hắn ta tự mình lấy ra một cái bầu rượu màu bạc từ trong túi trữ vật, cùng hai ly rượu có kiểu dáng giống hệt, không nói lời gì đã rót cho mỗi người một ly.

"Bùi Lăng, thử Hải Linh Tửu này một chút đi." Mạc Chấn Y giới thiệu, "Đây là linh tửu chỉ có một tộc giao nhân mới có thể sản xuất, nghe đồn lấy một ngàn loại linh thực trong biển làm nguyên liệu chính, còn cần tinh phách biển sâu làm vật dẫn, trải qua trăm năm mới có thể ra một bình, vô cùng trân quý."

"Một bình này của ta là tìm được trong khố phòng hoàng tộc khi chinh phạt giao nhân vào nhiều năm trước."

"Hải Linh Tửu này có ích lợi cực lớn với việc tu luyện, ẩn chứa linh cơ thuần túy sống động, đừng cảm thấy bản tọa hẹp hòi chỉ cho ngươi một ly, rượu này có tác dụng cực mạnh, cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không uống được mấy ngụm."

"Bây giờ nhìn ngươi, ừ, vẫn chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, nhiều hơn nữa e rằng thân thể sẽ không chịu đựng nổi."

Nói xong, hắn ta cầm ly Hải Linh Tửu trước mặt mình lên, giơ về phía Bùi Lăng.

Chợt uống một hơi cạn sạch.

Vốn Bùi Lăng định nói thẳng vào việc chính, nhưng thấy Mạc Chấn Y như thế lại không tiện từ chối.

Thế là, hắn cũng cầm ly rượu lên, âm thầm lấy ra thần niệm, dùng 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 vừa mới học để quét qua rượu trong ly, không phát hiện điều khác thường, lúc này mới nói: "Đa tạ Vực Chủ hậu ái."

Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Thấy Bùi Lăng uống hết một ly Hải Linh Tửu này, trong lòng Mạc Chấn Y lập tức vững vàng.

Đương nhiên trong rượu không hề bị động tay chân.

Dù sao đây là thiên kiêu do Thi Đấu Ngoại Môn Thánh tông mười năm một lần chọn ra, còn là người mới được Cửu A Lệ thị coi trọng.

Chương 860: Mưu đồ Chu Diệu Ly

Cộng thêm Mạc Chấn Y không có ác ý với Bùi Lăng.

Chỉ là hiệu quả Hải Linh Tửu này còn cường hãn hơn những điều hắn ta nói.

Lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng, uống xong một ly như thế, sẽ lập tức say ngã.

Sau đó, hắn ta có thể triệu hồi Lý Bình đưa người về nội môn.

Ngay sau đó, Mạc Chấn Y lập tức tuyên bố với bên ngoài tu luyện có chỗ tâm đắc, quyết định bế quan một đoạn thời gian, tất cả phân thân đều trở về bản thể, không gặp người nào hết...

Dù sao, liên quan đến vị trí chân truyền, thậm chí tranh đoạt Thánh Tử trong tương lai... Việc này liên quan đến lợi ích giữa Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị, dù là Mạc Chấn Y hay Nam Vực Vực Chủ, chỉ sơ ý một chút sẽ thịt nát xương tan!

Hắn ta không muốn xen vào chút nào!

Lúc này, Bùi Lăng đã cảm nhận được Hải Linh Tửu vào bụng, trong đan điền lập tức dâng lên một luồng nhiệt lượng. Pháp lực của hắn như nhận lấy sự kích thích gì đó cũng nhanh chóng tăng trưởng, cùng lúc đó tinh khí thần cũng như bị cái gì đó gột rửa, không diễn tả được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Cả người đều bị một luồng sinh cơ bừng bừng này quanh quẩn, tràn ngập.

Cảm nhận được rất nhiều hiệu quả của Hải Linh Tửu, Bùi Lăng thầm khen một tiếng rượu ngon ở trong lòng, lúc này nói: "Mạc tiền bối, lần này ta tới là có một chuyện muốn nhờ."

Thấy Bùi Lăng đã uống hết một ly Hải Linh Tửu nhưng vẫn cũng không có dấu hiệu sẽ say ngã ngay tại chỗ, thậm chí còn nhớ kỹ nói việc chính, Mạc Chấn Y ngẩn ngơ, chợt điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục rót cho Bùi Lăng một ly Hải Linh Tửu, nói: "Chuyện gì?"

"Ta muốn mời Mạc tiền bối chuyển lời đến một người giúp ta." Bùi Lăng trầm giọng nói, "Không thể để bất kỳ người nào khác biết chuyện này."

Mạc Chấn Y cười nói: "Có lẽ thời gian của ấm Hải Linh Tửu này đã quá lâu, hiệu quả không lớn bằng lúc trước, đã vậy ngươi uống nhiều một chút."

Nói xong cũng rót cho mình một ly, lại uống một hơi cạn sạch.

Bùi Lăng có việc muốn nhờ, thấy thế đành phải cùng uống một ly.

Thấy Bùi Lăng đã uống hai ly nhưng vẫn không có ý say ngã, Mạc Chấn Y nhướn mày, sao căn cơ của tiểu tử này lại hùng hậu như vậy?!

Vào lúc này, thấy Mạc Chấn Y tránh không đáp, hoàn toàn không có ý nói ra cam kết lúc trước, Bùi Lăng rất biết điều lấy ra hai cái bình ngọc, đặt lên mặt bàn, đẩy qua: "Mạc tiền bối, trong hai cái bình đều có một viên đan dược."

"Bên trái là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan."

"Bên phải là Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan."

"Hai viên đan dược này đều là thượng phẩm!"

"Trong đó Khước Tử Nghịch Mệnh Đan... Là đặc sản của Lưu Lam hoàng triều, chắc Mạc tiền bối có nghe nói đến."

"Về phần Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, viên đan dược kia có thể nâng cao tư chất và ngộ tính của tu sĩ."

"Hai viên đan dược này cộng thêm lời hứa hẹn mà Mạc tiền bối từng cho vãn bối, không biết có đủ không?"

Nghe vậy, Mạc Chấn Y hơi ngạc nhiên.

Đương nhiên hắn ta có biết Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Loại đan dược này tương đương với việc tu sĩ có thêm cái mạng thứ hai.

Hơn nữa, nó trước phá sau lập, có thể khiến căn cơ nội tình nâng cao một bước, dù với loại tu sĩ như hắn ta cũng rất quan trọng!

Một loại đan dược khác, mặc dù trước đó chưa từng nghe nói nhưng có thể nâng cao tư chất và ngộ tính của tu sĩ, cho dù ngước mắt nhìn khắp thiên hạ, cũng có thể thấy là vật có giá trị trân quý!

Nghĩ đến đây, Mạc Chấn Y khẽ nhíu mày.

Không nói đến Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, chỉ viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, không lý nào hắn ta lại bỏ qua!

Thế là, sau khi hơi do dự, Mạc Chấn Y dứt khoát mở miệng: "Vào lúc tuyển chọn Nam Vực, bản tọa chính miệng đồng ý sẽ giúp ngươi một chuyện."

"Đương nhiên bây giờ sẽ không đổi ý."

"Chỉ có điều, bản tọa cũng phải cân nhắc vì gia tộc và thuộc hạ, không thể xen vào bất kỳ việc gì liên quan đến tranh đấu Thánh Tử."

"Nếu việc Bùi Lăng ngươi muốn nói có liên quan tới đó, vậy vẫn nên đổi yêu cầu thì tốt hơn."

Bùi Lăng lắc đầu nói: "Không có bất kỳ liên quan nào đến việc tranh đấu Thánh Tử."

Nghe lời này, Mạc Chấn Y mới yên tâm tiếp nhận bình ngọc.

Hắn ta cũng không kiêng dè Bùi Lăng còn ở đây, trực tiếp mở ra ở trước mặt, lập tức đan hương nồng đậm phả vào mặt.

Cẩn thận phân biệt một phen, Mạc Chấn Y nhanh chóng xác định Khước Tử Nghịch Mệnh Đan là thật, không có bất cứ vấn đề gì; còn Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan... Có thể trở về tìm Thân Xuân trưởng lão nội môn giám định, hiện tại cũng không vội.

Thu hồi đan dược, Mạc Chấn Y khẽ gật đầu, lúc này mới hỏi: "Muốn bản tọa chuyển lời cho ai?"

"Chân truyền Chu Diệu Ly." Bùi Lăng lập tức nói.

Đúng vậy, Chu Diệu Ly giúp Phù Quang Tư Hồng thị cướp đoạt Dược Tiên Nữ, đó là người giả!

Không lâu sau, chắc là Tư Hồng thị sẽ phát hiện!

Đến lúc đó, có thể nói Chu Diệu Ly chắc chắn phải chết!

Vốn Bùi Lăng không quan tâm đến sự sống chết của Chu Diệu Ly.

Nhưng bây giờ hắn rõ ràng nhận ra sự quan trọng của thực lực bản thân!

Bởi vậy, trước khi mình thật sự trưởng thành, hắn nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội để làm dày cánh chim, hắn phải có một thế lực thuộc về mình.

Chương 861: Mưu đồ Chu Diệu Ly

Bảo đảm hắn không đến mức liên tục khó khăn sau khi rời khỏi sự ủng hộ của Lệ thị!

Theo việc Chu Diệu Ly từng tranh đoạt vị trí Thánh Nữ với Lệ sư tỷ, đây là một chiến lực rất cường đại, thậm chí hiện tại có thể kiềm chế Tô Chấn Hòa cho hắn.

Càng quan trọng hơn là, Chu Diệu Ly sắp rơi vào bước đường cùng, Bùi Lăng là con đường sống duy nhất của nàng!

Hắn không cần trả cái giá quá lớn, đã có thể khiến Chu Diệu Ly làm việc cho mình!

Đương nhiên làm vậy, sau này Lệ sư tỷ phát hiện, có thể sẽ cảm thấy bất mãn.

Nhưng bây giờ hắn nhất định phải có sự giúp đỡ của Chu Diệu Ly.

Dù sao, không nói những thứ khác, chỉ là hệ thống uỷ thác tu luyện, hắn không tìm được người hộ pháp nào thích hợp hơn Chu Diệu Ly.

Chân truyền Chu Diệu Ly... Vào lúc này, Mạc Chấn Y hơi nghi ngờ.

Xưa nay Chu Diệu Ly luôn có ân oán với Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt mới lên.

Bùi Lăng lại là người đang được Lệ thánh nữ coi trọng...

Việc này cũng có một chút rắc rối.

Nhưng so sánh ra, không phỏng tay bằng tranh đấu Thánh Tử.

Nghĩ đến đây, Mạc Chấn Y nhẹ gật đầu, lập tức hỏi: "Muốn chuyển lời gì?"

"Ta muốn nhờ nàng giúp đỡ mua một đoạn sợi tóc Dược Tiên Nữ." Bùi Lăng nói xong, lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan luyện đã được chế tốt từ trước, "Đan dược trong này là tiền đặt cọc của ta."

"Nếu nàng đồng ý, gặp ở Vạn Hủy hải."

Mạc Chấn Y thấy thế hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng kịp phản ứng.

Lần này Chu Diệu Ly phụng mệnh trà trộn vào "Tiểu Tự Tại Thiên" của Lưu Lam hoàng triều, mưu đồ Dược Tiên Nữ cho chủ gia, hiện tại trên cơ bản cao tầng Thánh tông đều biết.

Với tu vi cảnh giới của Bùi Lăng, còn chưa tới tình trạng sử dụng sợi tóc Dược Tiên Nữ... Hơn phân nửa, đây căn bản không phải Bùi Lăng muốn mua, mà là Lệ thánh nữ muốn!

Chỉ có điều, giữa Lệ thánh nữ và Chu Diệu Ly có ân oán sâu nặng, cho dù muốn vật liệu Dược Tiên Nữ như thế nào, cũng không thể tự mình hỏi thăm.

Vì vậy, mới có thể điều động thủ hạ ra mặt.

Đúng vậy, việc này liên quan đến mặt mũi Thánh Nữ, đúng là không thể để bất kỳ kẻ nào biết!

Tốt nhất cũng nên giao dịch bên ngoài tông môn.

Hơn nữa, sau khi mình chuyển lời xong, cũng phải lập tức xóa bỏ ký ức về việc này.

Hôm nay Bùi Lăng tới đây là tìm hắn ta uống rượu, ngoài ra không còn việc khác!

"Ta đã biết." Mạc Chấn Y bình tĩnh gật đầu, nhận bình ngọc.

...

Một lát sau, Bùi Lăng trở về Thúy Lỗi sơn.

Hắn gọi Tiểu Từ đến trước mặt hỏi thăm: "Mấy ngày nay tình hình của Kim sư muội như thế nào?"

"Hiện tại đều ăn ở trong phòng luyện đan." Tiểu Từ nói, "Thoạt nhìn tình trạng tiêu hao rất lớn, chỉ dựa vào đan dược để duy trì... Thế nhưng, lần đưa tài liệu gần đây nhất, hình như vẫn không có tiến triển gì."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, đây là chuyện nằm trong dự đoán.

Dù sao cũng là truyền thừa Đan Tổ, thuật luyện đan của Kim Tố Miên còn không bằng hắn, chỉ mới vài ngày sao có thể có thu hoạch được?

Hắn lập tức phân phó: "Mấy ngày nữa, nếu nàng vẫn không có manh mối, có thể nhắc nhở nàng đi thỉnh giáo Thân Xuân trưởng lão."

Hiện tại đối với Bùi Lăng, thực lực mới là nền tảng vĩnh hằng!

Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, một là uỷ thác tu luyện, điểm này cần mời chào Chu Diệu Ly trước.

Vốn trên người hắn có Truyền m Phù của Chu Diệu Ly nhưng sau khi hiểu rõ mục đích của Chu Diệu Ly là trộm Dược Dạ Thư, vì đề phòng sau khi đối phương thất bại sẽ liên lụy đến mình.

Lúc thi đình, Bùi Lăng đã phá hủy tất cả những vật có liên quan đến Chu Diệu Ly.

Hiện tại muốn tránh đi tai mắt của Tư Hồng thị và Lệ thị liên lạc với đối phương chỉ có thể sử dụng ân tình trước đó của Mạc Chấn Y.

Thứ hai, là phần cơ duyên "Tiểu Tự Tại Thiên" này!

Hiện tại sự ủng hộ lớn nhất của hắn đến từ hai phe, một phe là Cửu A Lệ thị, một phe khác là sư tôn Dược Dạ Thư!

Chỉ là Dược Dạ Thư đã rơi vào ngủ say, muốn có được càng nhiều sự ủng hộ của đối phương, thậm chí quyền sở hữu "Tiểu Tự Tại Thiên", nhất định phải thông qua kiểm tra của Đan Tổ!

Thể nhưng dựa vào hắn chỉ có thể luyện đan, chắc chắn không thể giải được đề kiểm tra, phải dựa vào Kim Tố Miên và Thân trưởng lão mới được.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng chuẩn bị một chút rồi đeo 【 Huyết Vô Diện 】 lên, sau khi huyễn hóa lại nhân lúc ban đêm để xuất phát, tiến về Vạn Hủy hải.

Trong cơn mưa tí tách tí tách, sương mù màu xanh quanh quẩn giữa các ngọn núi, một chiếc pháp chu lặng yên không tiếng động bay qua.

Trong pháp chu, Bùi Lăng ngồi một thân một mình.

Lần này vì che giấu tung tích, hắn cố ý không có sử dụng huyết kiệu mà mua một chiếc pháp chu từ trong phường thị gần sơn môn Trọng Minh tông.

Rút kinh nghiệm trước đó, hắn đã lần lượt lấy 【 Oán Yểm thần thông 】 và 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 lặp đi lặp lại kiểm tra pháp chu không sai.

Lúc này, Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong hai con ngươi là Nam Kha Mộng Hỏa sáng tối chập chờn theo nhịp hít thở, nhìn chằm chằm bức bình phong mỹ nhân trước mặt.

Trên bình phong, mặt giao tiêu thêu trên trăm nữ tử dáng vẻ khác nhau, thanh tú xinh đẹp, khi thì nhẹ nhàng nhảy múa, khi thì muốn từ chối còn ra vẻ mời chào, khi thì áo tơ nửa hở, khi thì làn thu thuỷ ngầm lưu chuyển...

Chương 862: "Đến Vạn Hủy hải."

Thi triển thủ đoạn cực kỳ quyến rũ như muốn hút người vào trong bình phong.

Bùi Lăng yên lặng nhìn tình cảnh này, sắc mặt không hề thay đổi, hắn đang luyện hóa 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 !

Lúc bức tranh này ở trên tay Trịnh Kinh Sơn, cách một đoạn thời gian lại phải thôn phệ huyết thực tươi mới.

Nhưng từ khi vào trong tay Bùi Lăng, không nói lúc ở trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh đã đói bụng rất nhiều ngày.

Sau khi trở về Thúy Lỗi sơn, hắn cũng chưa từng cho ăn.

Hiện tại 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 này đã có xu thế phản phệ chủ nhân rõ ràng.

Nhưng Bùi Lăng đã là Kim Đan nhất phẩm, không còn yếu đuối như lúc trước, dưới tình huống không có chủ nhân thúc giục, 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 đói bụng thời gian dài như vậy, cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mỹ nhân trong bình phong thấy dụ dỗ không có kết quả, vẻ mặt đều trở nên hung ác nham hiểm.

Chẳng mấy chốc mặt mũi của các nàng bắt đầu vặn vẹo, xanh đen, theo một tiếng gầm thét khàn giọng nhanh chóng hóa thành ác quỷ mặt xanh nanh vàng xông ra khỏi mặt thêu của bình phong, bàn tay xanh tím mở ra như quạt hương bồ mang theo khí thế lạnh lẽo vô tận chộp về phía Bùi Lăng!

Nhưng ngay sau đó, huyết sát chi khí quanh người Bùi Lăng đậm đặc, đao ý cao ngất tràn ra khỏi cơ thể, ác quỷ chưa tới gần thân thể của hắn đã bị huyết sát biến thành đao phách một phát bắt được, sau đó lập tức xé thành mảnh nhỏ!

Một tiếng rít lên vô cùng thê lương vang vọng trong pháp chu.

Một lát sau, trong pháp chu trở về bình tĩnh, 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ánh mắt rất nhiều mỹ nhân trong tranh nhìn về phía Bùi Lăng đã từ ác ý, ngang ngược, khát máu... Chuyển thành sợ hãi và thần phục!

【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn!

Bùi Lăng đánh giá vài lần khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay, bình phong lặng yên bay lên, lơ lửng giữa không trung, mặt giao tiêu thêu hình uyển chuyển dập dờn như sóng gợn, mỹ nhân cười đùa nhẹ nhàng bay ra, âm khí nồng nặc lập tức tràn ngập xung quanh, trong âm khí còn có một loại khí tức lạnh lẽo mục nát mãnh liệt nhanh chóng tràn ngập.

Chẳng mấy chốc cả tòa pháp chu đều trở nên âm u tối nghĩa như có một lớp mây mù màu xám quanh quẩn trong đó, dù gần trong gang tấc cũng khó có thể thấy rõ xung quanh, trong tầm mắt âm trầm quỷ quyệt, tử khí, âm khí, hàn ý... Như vô cùng vô tận, trong nháy mắt như rơi vào quỷ vực.

Một lát sau, Bùi Lăng thăm dò rõ ràng phương pháp sử dụng 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 .

Rõ ràng 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 này là một món pháp bảo có thể sử dụng lúc Trúc Cơ kỳ!

Lúc ấy tác dụng của nó là đánh dấu đối thủ, hấp thu khí huyết của người khác, trả lại cho chủ nhân. Lúc trước, lần đầu tiên Bùi Lăng dùng hệ thống tu luyện từng bị nó đánh dấu, còn bởi vậy bị cách không rút ra không ít khí huyết.

Với tu vi hiện tại của hắn, sau khi thôi động bình phong có thể hình thành một lĩnh vực đặc biệt, cứ như một tòa khốn trận có thể bố trí trong nháy mắt.

Trong khốn trận này, La Sát nữ cũng chính là đám mỹ nhân trong giao tiêu, tốc độ hút khí huyết của nó tăng vọt, tốc độ trả lại chủ nhân cũng nhanh chóng tăng lên.

Về tác dụng đánh dấu đối thủ, dù số lượng hay là độ khó loại trừ đều có một sự tăng trưởng theo hình thức tăng vọt.

Nói tóm lại cũng khá tốt.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng cắt ngang sự thôi động với 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 , bình phong nhanh chóng trở về chỗ cũ, tất cả mỹ nhân trở lại trong bức tranh, hàm chứa tình cảm nhìn hắn.

Trong pháp chu cũng dần khôi phục bình thường.

Vào lúc này, giữa dãy núi ở dưới pháp chu phía đang chậm rãi lộ ra một tòa ổ bảo cỡ lớn.

Đây là một Truyền Tống Trận ở cảnh nội Trọng Minh tông.

Sau khi Bùi Lăng hạ xuống đất, thu hồi pháp chu, lấy thân phận tán tu tiêu tốn rất nhiều linh thạch để tiến hành truyền tống.

...

Sâu trong nội môn, lầu các xây từ bạch cốt.

Cả tòa lầu yên tĩnh như chết, Chu Diệu Ly váy trắng huyết văn đang cẩn thận kiểm tra rất nhiều thiên tài địa bảo trước mặt.

Những vật này đều là Tư Hồng thị vừa đưa tới, cho nàng sử dụng để Ngưng Anh.

Mặc dù dựa vào công lao cướp đoạt Dược Tiên Nữ từ trong "Tiểu Tự Tại Thiên", hiện tại nàng đã được chính miệng lão tổ cho phép nhận tổ quy tông, tài nguyên do Tư Hồng thị phát xuống cũng cao hơn một đoạn, nhưng... Dù sao trong tộc vẫn có một số người có thái độ phản cảm với nàng.

Cho nên Chu Diệu Ly không dám chủ quan chút nào.

Hiện tại, nàng trong mắt lấp lóe u quang, phải lặp đi lặp lại kiểm tra mỗi một loại thiên tài địa bảo mới có thể yên tâm.

Sau khi kiểm tra xong toàn bộ không phát hiện vấn đề gì.

Chu Diệu Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra trong tộc e ngại lão tổ lên tiếng, lần này không dám ra tay.

Lúc trước nàng vừa được Tư Hồng thị coi trọng, bắt đầu bồi dưỡng để tranh đấu với Lệ Liệp Nguyệt, cũng chịu không ít thua thiệt ở mặt này...

Cũng vì lúc ấy Tư Hồng thị không có ai có thể địch nổi Lệ Liệp Nguyệt, không thể không giữ lại nàng, nếu không nàng đã sớm không còn hài cốt.

Chương 863: "Hoan Hỉ các"

Nghĩ tới những năm qua vẫn luôn giãy giụa, Chu Diệu Ly khẽ lắc đầu, sau khi dọn dẹp đồ vật xong mời rời khỏi lầu các, đi ra bên ngoài ban công hít thở không khí, ổn định lại tâm trạng phức tạp.

Đúng vào lúc này, bên tai nàng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Chu chân truyền, có người để ta chuyển lời cho ngươi."

Chu Diệu Ly nghe vậy lập tức phân biệt ra, đây là giọng của Mạc Chấn Y Nam Vực Vực Chủ ngoại môn!

Nàng hơi cau mày nhưng nhanh chóng khôi phục như thường.

Mặc dù Mạc Chấn Y không xuất thân từ ba nhà, nhưng có thể trở thành chủ của một vực, tất nhiên cũng có tu vi cao thâm.

Thế nhưng, lấy thân phận của đối phương, không nhiều người có thể khiến hắn ta tự tới truyền lời!

Suy nghĩ đảo quanh, Chu Diệu Ly cũng truyền âm hỏi: "Ai? Lời gì?"

"Bùi Lăng muốn tìm ngươi mua một đoạn sợi tóc Dược Tiên Nữ." Giọng Mạc Chấn Y lại vang lên, "Đây là tiền đặt cọc của hắn."

Cùng lúc đó, trên lan can trước mặt Chu Diệu Ly đột nhiên có thêm một chiếc bình ngọc.

Bùi Lăng?

Vẻ mặt Chu Diệu Ly không thay đổi, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến trong đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều trước đó, nàng từng hứa hẹn chỉ cần Bùi Lăng giúp nàng thông qua tuyển chọn, thi phủ, thi quận, thi đình... Cuối cùng tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", sau khi chuyện thành công sẽ cho đối phương một đoạn sợi tóc Dược Tiên Nữ.

Thế nhưng, lúc ấy tình huống khẩn cấp, có thể thuận lợi thành công đã vô cùng may mắn, tất nhiên không rảnh hoàn thành lời hứa.

Sau đó...

Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, nàng đã sớm quên mất.

Hiện tại đối phương cố ý mời Mạc Chấn Y tới chuyển lời cho nàng, hơn phân nửa là đợi mãi không có kết quả, lo lắng nàng đổi ý...

Nghĩ vậy, Chu Diệu Ly đưa tay cầm lấy bình ngọc, chưa mở ra đã nghe Mạc Chấn Y nói tiếp: "Bùi Lăng còn nói, nếu chân truyền đồng ý thì gặp mặt nói chuyện ở phường thị Vạn Hủy hải."

"Lão phu đã chuyển lời xong, cáo từ."

Chu Diệu Ly gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, không tiếp tục trả lời mà mở bình ngọc ra, lập tức một luồng đan hương vừa nồng đậm vừa xa lạ lan tràn ra.

Là viên đan dược thượng phẩm.

Nàng lập tức đánh giá ra phẩm giai đan dược, sau đó nghiêng thân bình, kẹp đan dược ở giữa ngón tay, quan sát tỉ mỉ.

Thoạt nhìn vẻ ngoài đan dược này vô cùng xa lạ, trước kia Chu Diệu Ly chưa từng thấy.

Nhưng mặt ngoài đan dược lại cố ý khắc một hàng chữ nhỏ: Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, tăng trưởng tư chất và ngộ tính, đến Vạn Hủy hải.

Một viên đan dược tăng trưởng tư chất và ngộ tính?

Cái này thật sự rất trân quý.

Thế nhưng, nếu thật sự muốn cầm đan dược trao đổi sợi tóc Dược Tiên Nữ với mình, không nên khắc chữ ở phía trên.

Chu Diệu Ly sẽ tự tìm người giám định xem đan dược này có hiệu quả gì.

Hiện tại đối phương không chỉ khắc chữ, còn cố ý để lại địa điểm... Mục đích thật sự của đối phương là muốn gặp nàng một lần!

Trong lúc suy nghĩ, Chu Diệu Ly thu hồi đan dược, sau đó suy nghĩ trong lòng, có đi hay không?

Lần trước nàng và Bùi Lăng hợp tác một lần ở Lưu Lam hoàng triều, vẫn khá hài lòng với sự phối hợp của Bùi Lăng.

Nhưng dù sao đối phương cũng là thủ hạ của Lệ Liệp Nguyệt, nàng không thể vì một lần làm nhiệm vụ mà bị hắn thuyết phục.

Lấy ân oán giữa nàng và Lệ Liệp Nguyệt, cộng thêm Lệ Liệp Nguyệt đã qua thời gian chính vị Thánh Nữ, chắc chắn bây giờ đã đã rảnh tay chuẩn bị xử lý nàng.

Chỉ vì công lao Dược Tiên Nữ, Tư Hồng thị mới che chở nàng, bản thân nàng lại không bước chân ra khỏi nhà, Lệ Liệp Nguyệt mới tạm thời không có cơ hội.

Nếu lúc này, mình rời khỏi tông môn đi Vạn Hủy hải...

Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly khẽ lắc đầu, Lệ Liệp Nguyệt tính tình cao ngạo, cũng không thích dùng thủ đoạn của bọn đạo chích.

Lần này Bùi Lăng hẹn nàng gặp mặt, chỉ sợ không liên quan đến Lệ Liệp Nguyệt.

Chỉ có điều, nếu thật sự muốn lấy một ít sợi tóc Dược Tiên Nữ từ chỗ của nàng, hoàn toàn không cần đến mời Mạc Chấn Y chuyển lời cho nàng...

Suy nghĩ một lát, Chu Diệu Ly gọi thị nữ thiếp thân đến trước mặt: "Đi hỏi thăm một chút, tất cả hành động của Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng trong khoảng thời gian này!"

Thị nữ uốn gối nói: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc Chu Diệu Ly đã nhận được bẩm báo: "Trong khoảng thời gian này Lệ thánh nữ vẫn bế quan ở Triêu Na hành cung."

"Còn bên Bùi Lăng, tiểu tỳ vừa phái một đệ tử đến Thúy Lỗi sơn bái kiến, mặc dù thật sự thấy được hắn ngồi trên vị trí cao, nhưng đệ tử kia thỉnh giáo mấy vấn đề luyện đan khá đơn giản, đối phương lại quanh co trả lời hắn, hình như hoàn toàn không biết gì cả... Nghi ngờ là yêu sủng Tuyết Hồ Yêu của hắn biến thành, cũng không phải bản tôn!"

Nghe đến đây, Chu Diệu Ly khẽ gật đầu phân phó: "Tiếp tục nhìn chằm chằm Triêu Na hành cung."

"Nếu Lệ Liệp Nguyệt xuất quan, lập tức nói cho ta biết!"

Nàng quyết định quan sát ba ngày trước.

Ba ngày sau, nếu Lệ Liệp Nguyệt còn đang bế quan tu luyện, vậy chắc chắn là Bùi Lăng muốn gặp riêng nàng, hơn nữa rất có thể là có việc gấp gì đó.

Đương nhiên, Bùi Lăng có chuyện gấp gì cũng không liên quan đến nàng.

Nhưng cân nhắc đến tu vi, tiềm lực và thuật luyện đan của đối phương, đây cũng là cơ hội rất tốt!

Chỉ là, nếu trong vòng ba ngày này, bên Lệ Liệp Nguyệt có hành động kỳ lạ, nàng sẽ không mạo hiểm.

...

Chương 864: "Hoan Hỉ các"

Mấy ngày sau, Bùi Lăng phong trần mệt mỏi lại bước vào phường thị Vạn Hủy hải.

Trước tiên hắn đi dạo một vòng ở phường thị, sau đó đi thẳng đến cửa hàng đã mua váy sam lần trước.

Hình như việc làm ăn ở cửa hàng này khá tốt, không ngừng có tu sĩ ra vào.

Bùi Lăng đeo 【 Huyết Vô Diện 】 , lần này huyễn hóa thành một tán tu mũi thẳng mồm vuông, ăn nói cẩn thận.

Vừa bước vào cửa hàng, bên trong lập tức có nữ tu ăn mặc quyến rũ đi ra đón tiếp.

"Vị đạo hữu này cũng cần vật song tu sao?" Giọng nữ tu dịu dàng, một cái nhăn mày một nụ cười cũng đầy vẻ quyến rũ muốn từ chối còn ra vẻ mời chào.

Nàng cực kỳ thành thạo giới thiệu hàng hóa xung quanh Bùi Lăng, có lẽ thấy vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, âm thầm ám chỉ bên trong còn có thứ tốt hơn.

Lý do chào hàng không khác lần trước là bao, có thể đã thống nhất lý do.

Sau khi nhìn thấy mấy thứ này, Bùi Lăng âm thầm lấy ra thần niệm, thi triển 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 .

Chẳng mấy chốc trong cảm giác thần niệm của hắn, tất cả hàng hóa trong cửa hàng này đều có một lớp sương mù đen đậm đặc quanh quẩn.

Vào lúc này, nữ tu kia vô cùng nhiệt tình mang tới một bộ váy sam màu đỏ thắm để Bùi Lăng xem qua: "Đây là kiểu dáng đang thịnh hành nhất ở Thiên Sinh giáo..."

Bùi Lăng nghe vậy, tâm niệm vừa động đã lấy 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 ra tập trung ở trên đó.

Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện, cái váy sam này giống với cái mà hắn mua trước đó, từ lúc luyện chế đã bị thêm vào thủ đoạn nào đó như có thể quấy rầy tâm chí tu sĩ, không quan tâm nam nữ, sau khi mặc vào tu luyện, hậu quả khó mà lường được...

"Đạo hữu cảm thấy thế nào?" Câu hỏi của nữ tu cắt ngang suy nghĩ Bùi Lăng.

"Ta nghĩ lại đã." Bùi Lăng bình tĩnh nói, hắn lại âm thầm thi triển 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 với nữ tu trước mặt, sau đó phát hiện trông vẻ ngoài của nữ tu này gọn gàng xinh đẹp, thật ra tinh khí thần thiếu hụt nghiêm trọng, gần như là một cái xác rỗng.

Hơn nữa khí tức quanh người hỗn tạp, có thể nói vẩn đục không chịu nổi... Đây là một lô đỉnh!

Thế là, Bùi Lăng bình tĩnh hỏi: "Không biết chủ nhân của quý cửa hàng là ai?"

"Thiếp thân vừa tới cũng không rõ lắm." Nữ tu cười qua loa tắc trách, "Nếu đạo hữu không thích cái này, vậy thiếp thân lại cho ngài xem mấy cái khác?"

Thấy nàng không chịu nhiều lời, Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Gần đây ta hơi túng thiếu, sau này hãy nói đi."

Nói xong đã quay người rời đi.

Rời khỏi cửa hàng này, hắn lượn quanh một vòng, sau khi lại thay hình đổi dạng mới đi thẳng đến "Chu Ký dược phô".

Hiển nhiên tình hình buôn bán của tiệm thuốc không tốt lắm, không có ai ra vào, rất là vắng vẻ.

Thấy Bùi Lăng đi vào bên trong, Tương Hà tự mình chào đón: "Đạo hữu muốn..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã thôi động khế sách, âm thầm thông báo thân phận của hắn.

Tương Hà giật mình, chợt đón hắn vào phía sau rồi dâng trà: "Không biết chủ nhân đến đây, kính xin thứ tội."

"Không sao." Bùi Lăng phân phó nói, "Nghĩ cách điều tra 'Hoan Hỉ các' trong phường thị một chút."

"Ta cần biết tất cả những thứ liên quan, nhất là chủ nhân sau lưng nó."

Tương Hà hơi bất ngờ nhưng lập tức đồng ý: "Vâng!"

Nhìn nàng lui ra ngoài, sắc mặt Bùi Lăng lập tức lạnh lẽo.

Trước tiên điều tra rõ gốc rễ của "Hoan Hỉ các" này.

Sau đó lại cẩn thận tính sổ!

Xử lý xong việc này, hắn đi vào phòng tu luyện ở phía sau.

Hôm sau trời vừa sáng, Bùi Lăng vừa kết thúc tu luyện, Tương Hà đã đến đây bẩm báo: "Chủ nhân, 'Hoan Hỉ các' được mở từ mười năm trước."

"Lúc ấy Giám Sát điện chủ Thánh tông đích thân tới Vạn Hủy hải vì việc của Hàn Tư Cổ, danh tiếng Thánh đạo tăng mạnh."

"Chủ nhân phía sau 'Hoan Hỉ các' là đệ tử trong Thiên Sinh giáo, nhân cơ hội chiếm chút sản nghiệp, sau đó mở 'Hoan Hỉ các'."

"Thế nhưng thuộc hạ vô dụng, chỉ có thể xác nhận hắn đúng là người bên trong Thiên Sinh giáo, lại hoàn toàn không biết gì về thân phận cụ thể."

"Ngoài ra có thể xác định, tu vi của người này ít nhất là Kết Đan kỳ trở lên."

"Trước đó một tán tu Kết Đan kỳ nổi tiếng đến làm loạn ở 'Hoan Hỉ các', kết quả ngày hôm sau đã lặng yên biến mất, đệ tử dưới gối hắn đều bị luyện thành lô đỉnh, trở thành người phục vụ trong 'Hoan Hỉ các'..."

Nghe đến đây, Bùi Lăng phân phó: "Tiếp tục điều tra! Không cần keo kiệt linh thạch đan dược, tra ra được thân phận chủ nhân thật sự đứng phía sau mới thôi."

"Vâng!" Tương Hà vội vàng đồng ý.

Bùi Lăng lại hỏi: "Hình như bây giờ tình huống tiệm thuốc không tốt lắm?"

"Hồi chủ nhân." Tương Hà nghe vậy, vội vàng giải thích, "Ích lợi và linh thạch trong những ngày qua đều cất giữ trong mật thất, thiếp thân đã liên tục thẩm tra đối chiếu sổ sách, tuyệt đối không chênh lệch!"

"Ngoài ra... Bởi vì đã lâu rồi Chu gia không đưa đan dược tới, trong tiệm thuốc thiếu hàng nghiêm trọng, đúng là việc làm ăn ế ẩm hơn nhiều..."

"Cũng may trong khố phòng còn có một số dược liệu, chắc còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian."

Có lẽ lo lắng Bùi Lăng trách nàng không nói sớm một chút, ngay sau đó lại giải thích, "Những ngày qua thiếp thân lấy Truyền m Phù liên hệ với chủ nhân nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không liên lạc được, vì vậy không dám tự ý quyết định, chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng... Hành động ngu dốt, kính xin chủ nhân trách phạt!"

Chương 865: Tình hình tiệm thuốc

Bùi Lăng nghe vậy từ chối cho ý kiến, nói: "Đưa sổ sách tới."

Tương Hà vội vàng lấy ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật, hai tay nâng lên.

Bùi Lăng theo thói quen dùng 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 kiểm tra, xác nhận không thành vấn đề mới xem ghi chép trong đó.

Sau khi xem một lúc, hắn hiểu đại khái tình huống.

Lúc tiệm thuốc còn ở trong tay Chu Diệu Ly, mỗi tháng Chu gia sẽ cung cấp rất nhiều dược liệu và đan dược, lại thêm Tương Hà này biết cách kinh doanh, cho nên mỗi tháng tiệm thuốc đều có ích lợi mấy chục linh thạch thượng phẩm.

Nhưng sau khi vào trong tay hắn, bên Chu gia cắt đứt cung ứng, ích lợi trực tiếp giảm xuống.

Thậm chí thu nhập tháng trước chỉ có hơn một trăm linh thạch trung phẩm.

Đây là dựa vào một chút hàng tồn kho.

Sau đó ghi chép càng ngày càng sa sút.

Ngoài ra, trên sổ sách còn có rất nhiều khoản chi tiêu kếch xù, đều là thu mua thiên tài địa bảo hiếm có và một vài tài nguyên tu luyện khá quý hiếm...

Sau khi kiểm tra xong từng khoản mục, Bùi Lăng nói: "Dẫn ta đi xem khố phòng."

"Vâng!" Tương Hà vội vàng gật đầu.

Khố phòng của tiệm thuốc ở dưới mặt đất, xung quanh đều có trận pháp, phù văn làm phòng hộ.

Khố phòng chia làm hai gian, một gian dùng để cất giữ đủ loại hàng hóa; một gian còn lại dùng để chất đống linh thạch.

Tương Hà mở ra khố phòng linh thạch trước, dẫn Bùi Lăng đi vào bên trong.

Trong khố phòng này là linh thạch chồng chất như núi, gần như không có nhiều chỗ để đặt chân, trông vô cùng hùng vĩ.

Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện phần lớn đều là linh thạch hạ phẩm.

Tiếp theo là linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm chỉ có một vài viên.

Bùi Lăng cũng chẳng thấy bất ngờ với điều này, phường thị Vạn Hủy hải là nơi tụ tập của tán tu, phần lớn tán tu đều có tu vi cấp thấp, linh thạch hạ phẩm mới là tiền tệ lưu thông chính.

Hắn dùng thần niệm đảo qua toàn bộ linh thạch trong khố phòng, xác định số lượng giống với sổ sách liền khẽ gật đầu.

"Xin chủ nhân kiểm tra và thu nhận." Tương Hà xếp chồng hai tay ở bụng dưới nhẹ nhàng nói, lúc trước mỗi tháng Chu gia sẽ phái người đến đây thu linh thạch.

Sau khi Bùi Lăng quản lý, đây mới là lần thứ hai xuất hiện.

Nàng là giao nhân đã ký tên lên khế sách, không có chủ nhân cho phép, căn bản không dám bước vào địa giới Trọng Minh tông, tất nhiên không thể chủ động đưa linh thạch đến trong tay Bùi Lăng.

Hiện tại Bùi Lăng đến đây vừa hay mang đi, nàng đỡ phải lo lắng những linh thạch này xảy ra vấn đề gì, mình không có cách nào ăn nói.

Nhưng Bùi Lăng nghe vậy lại khẽ lắc đầu.

Nhiều linh thạch hạ phẩm như vậy thật sự quá chiếm dụng vị trí trong túi trữ vật, trong tay hắn cũng không thiếu linh thạch, không cần thiết mang đi.

Huống chi, tiếp theo "Chu Ký dược phô" còn phải dùng đến khoản linh thạch này.

"Việc này không vội." Bùi Lăng nói, "Đi xem hàng tồn kho đã."

Khố phòng đặt hàng tồn kho ở ngay bên cạnh.

Diện tích của nó còn lớn hơn khố phòng linh thạch.

Bên trong phân chia đại khái thành ba bộ phận đan dược, dược liệu và tài nguyên tu luyện khác.

Để bảo đảm độ mới mẻ của những tài liệu này và hiệu quả không xói mòn quá nhanh chóng, nơi đây bố trí đủ loại trận pháp, có vẻ vô cùng tinh tế.

Chỉ là, hiện tại khu vực đan dược chỉ có vài cái bình lẻ tẻ, phần lớn vị trí đều trống rỗng.

Vị trí của dược liệu và tài nguyên tu luyện khác còn tốt hơn chút, ngược lại còn có chút hàng tồn.

Nhưng rất hiển nhiên cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bán hết hàng.

Bùi Lăng lại lấy ra thần niệm kiểm tra từng cái, thẩm tra đối chiếu với sổ sách.

Sau khi tốn chút thời gian, hắn nhẹ gật đầu.

Sổ sách không có bất cứ vấn đề gì.

Lấy thủ đoạn của Thánh tông với dị tộc, giao nhân có thể quản lý gian tiệm thuốc này thay Chu gia một khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn yên bình, lại có khế sách ước thúc, dưới tình huống bình thường không thể làm ra việc ăn cây táo rào cây sung.

Nhưng hắn vẫn phải tự mình đối chiếu sổ sách mới có thể yên tâm.

Sau đó, Bùi Lăng lấy ra một cái ngọc giản, bên trong ghi lại danh sách phần lớn tài liệu luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan và U Tịch Trấn Mệnh Đan, đương nhiên còn có một phần do hắn cố ý trộn dược liệu khác vào để che giấu tai mắt.

Hắn giao ngọc giản cho Tương Hà, nói: "Từ giờ trở đi, thu mua số lượng lớn những dược liệu này."

Thật ra chắc chắn vật liệu của ba loại đan phương này đều có trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nhưng Bùi Lăng chỉ có ba cơ hội tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", hơn nữa mỗi lần đều không thể dừng lại quá lâu.

Cuối cùng luyện đan chỉ dùng để phụ trợ tu luyện, hắn không thể vì luyện đan mà lãng phí tất cả thủ đoạn giữ mạng cực tốt vào thời khắc mấu chốt.

Tương Hà cung kính tiếp nhận ngọc giản, hơi nhìn xuống liền nói: "Chủ nhân, một phần dược liệu trong này đều có trong khố phòng."

"Không đủ." Thật ra vừa rồi Bùi Lăng kiểm tra tồn kho đã thấy mấy loại dược liệu nhìn quen mắt, lúc này nghe vậy lắc đầu nói, "Ta cần càng nhiều hơn."

"Ngươi có thể đến những tiệm thuốc khác trong phường thị thu mua."

"Tóm lại không cần keo kiệt giá tiền."

Tương Hà uốn gối nói: "Vâng."

Chương 866: Ta đã gặp Dược Tiên Nữ

Một lát sau, Bùi Lăng xử lý xong việc vặt trở lại phòng tu luyện.

Tạm thời hắn cũng không có cách giải quyết vấn đề thiếu đan dược.

Trước đó, trên người hắn còn có rất nhiều đan dược luyện chế tốt hơn.

Nhưng khi đó rời khỏi Lưu Lam hoàng triều, hắn đã để lại toàn bộ những đan dược không cần đến cho hoàng triều.

Hiện tại mặc dù số lượng đan dược trong tay cũng không ít, lại đều là đồ mình cần dùng, không thể tùy tiện lấy ra để tiệm thuốc đi bán.

"Phải đợi Chu Diệu Ly tới." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Chỉ cần có nàng giúp ta trông coi, cũng có thể yên tâm sử dụng hệ thống tu luyện và luyện đan."

Trong lúc suy nghĩ, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tự mình tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 .

Trong chớp mắt lại qua mấy ngày.

Trong thời gian này, Tương Hà điều tra chủ nhân phía sau "Hoan Hỉ các" không có bao nhiêu tiến triển.

Nhưng Bùi Lăng lại nhận được một chút dược liệu cần thiết.

Bởi vì lo lắng làm lỡ việc của Bùi Lăng, Tương Hà đã tốn rất nhiều linh thạch thu mua số dược liệu này, lúc bẩm báo cũng hơi lo lắng.

Cũng may hình như Bùi Lăng không thèm để ý chi phí, cẩn thận kiểm tra xong những dược liệu này cùng mấy phần thiên tài địa bảo lẻ tẻ, sau khi lấy 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 xác định không có vấn đề, phẩm chất cũng không tệ, còn thuận miệng khen ngợi vài câu.

Chỉ là sau khi Tương Hà rời đi, hắn lại khẽ nhíu mày.

Phần lớn những dược liệu này đều được bỏ vào để che đậy tầm mắt, thứ thật sự cần lại không có bao nhiêu.

Nhất là thiên tài địa bảo là dược liệu chính, cho đến tận nay chỉ lấy được một gốc, hơn nữa dù so sánh phẩm chất với thứ mà Lệ sư tỷ chuẩn bị, hay mua từ chỗ Đồ Hòa đều có sự khác biệt rõ rệt.

"Trong tay tán tu quá thiếu thốn tài nguyên..." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, điều này còn khó khăn hơn cả sự tưởng tượng của hắn.

Hắn lắc đầu thu hồi dược liệu, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục tu luyện, lúc này lại thấy Tương Hà quay về về, bẩm báo nói: "Chủ nhân, có người tới tìm ngươi."

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, nói: "Có mấy người đến đây? Tên gọi là gì?"

Tương Hà nói: "Chỉ có một người là nữ tu."

"Nàng không chịu nói tên mình, chỉ nói nhìn thấy cái này, chủ nhân sẽ biết nàng là ai."

Nói xong lại lấy ra một cái bình thuốc.

Bùi Lăng lập tức nhận ra, đây đúng là cái bình ngọc mà mình nhờ Mạc Chấn Y đưa cho Chu Diệu Ly.

Hắn nhận vào tay mở ra xem, bên trong đúng là viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan kia.

Chu Diệu Ly đã đến!

Thu hồi bình ngọc, Bùi Lăng phân phó: "Mời người đến phòng khách đằng sau đi."

Chẳng mấy chốc Tương Hà dẫn theo một nữ tu mặc quần áo đẹp đẽ đi vào phòng khách.

Nàng mặc quần áo phức tạp hoa lệ, trâm hoa cắm nghiêng, thoạt nhìn tóc mai đen nhánh mặt đỏ thắm, đôi mắt sáng đầy nước, vẻ ngoài hơi thanh tú, khí chất dịu dàng mềm mại.

Mặc dù trước kia chưa từng thấy người này, nhưng trong lòng Bùi Lăng chắc chắn người đến là Chu Diệu Ly!

Chỉ có điều nàng cũng ngụy trang từ đầu đến chân như Bùi Lăng, không hề nhận ra chút vẻ ngoài và khí tức trước đó.

Hai người liếc nhau, đều không mở miệng trước.

Thấy thế, Tương Hà biết điều cáo lui.

Đợi sau khi nàng đi xa, Bùi Lăng mở miệng dò hỏi: "Sư tỷ đến một mình sao?"

Chu Diệu Ly không trả lời mà triển khai thần niệm bao phủ cả tiệm thuốc trước.

Thần niệm liên tục đảo quanh trong đó, không phát hiện bất cứ điều khác thường nào, nàng mới khẽ gật đầu.

Trước đó, sau khi nghe Mạc Chấn Y chuyển lời thay Bùi Lăng, nàng cố ý dừng lại ở Thánh tông ba ngày, sau khi phát hiện Lệ Liệp Nguyệt vẫn luôn bế quan tu luyện, ngay cả thủ hạ U Hồn thị nữ của nàng ta đều ở ẩn không ra, lúc này mới khởi hành đến Vạn Hủy hải.

Đương nhiên, sở dĩ nàng bằng lòng mạo hiểm lớn như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, dù về mặt tu luyện thiên phú và thực lực, hay tạo nghệ kinh người của đối phương trên mặt luyện đan thuật, đều có giá trị để nàng tự mình kết giao.

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly mỉm cười, chủ động đi đến bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống, nói: "Sư đệ yên tâm."

"Sư đệ đã lựa chọn Cửu A Lệ thị, Tư Hồng thị cũng không miễn cưỡng được."

"Lúc trước sư tỷ phụng mệnh làm việc, cũng là không thể làm gì."

"Lần này Tư Hồng thị đã không biết chút nào, sư tỷ cần gì phải làm kẻ ác, nhất định phải khó sư đệ ngươi?"

"Đúng rồi, không biết sư đệ ngàn dặm xa xôi mời ta đến đây, cần làm chuyện gì?"

Không đợi Bùi Lăng mở miệng, ngay sau đó nàng đã nói thêm, "Ngày trước đã cam kết sợi tóc Dược Tiên Nữ, sư tỷ cũng không muốn đổi ý."

"Nhưng tiên dược vạn năm đã sinh linh trí, thuật pháp bình thường không thể luyện hóa."

"Hiện tại Dược Tiên Nữ đang bị lão tổ tự mình trấn áp ở cấm địa, tạm thời không thể lấy được thứ đã đồng ý với sư đệ vào lúc trước."

"Xin sư đệ kiên nhẫn chờ đợi, sau này trong tộc hoàn toàn luyện hóa Dược Tiên Nữ, ta mới có cơ hội lấy được sợi tóc."

"Đến lúc đó sư đệ lại chuẩn bị đồ giao dịch cũng không muộn."

"Thế nhưng Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan thì thôi đi, có lẽ sư đệ không biết sau khi luyện hóa Dược Tiên Nữ, tư chất sẽ tăng lên cực kỳ to lớn, có thể gọi là thay da đổi thịt."

Chương 867: Ta đã gặp Dược Tiên Nữ

"So sánh ra, cái gọi là đan dược tăng lên tư chất, chỉ sợ không có chút giá trị với Tư Hồng thị."

Nghe vậy, Bùi Lăng cũng không hề thấy bất ngờ.

Đều là môn nhân Thánh tông, lúc trước Mạc Chấn Y vì khích lệ hắn tăng thêm vẻ vang vinh dự cho Nam Vực, đã lời thề son sắt hứa hẹn làm một chuyện cho hắn, còn lặp đi lặp lại ám chỉ, lời hứa hẹn của chủ một vực quan trọng đến mức nào...

Kết quả sau khi mình lấy thân phận mạch chủ nội môn tìm tới cửa, còn phải đưa thêm hai viên đan dược thì đối phương mới bằng lòng ra tay.

Hiện tại tình huống của Chu Diệu Ly cũng giống như vậy, rõ ràng đã đồng ý dùng sợi tóc Dược Tiên Nữ làm thù lao, hiện tại lời trong lời ngoài vẫn muốn kiếm lại một khoản.

Chỉ có điều...

"Chu sư tỷ." Bùi Lăng cũng đi đến cách Chu Diệu Ly không xa, hất áo bào ngồi xuống, không mở miệng mà bình tĩnh truyền âm nói, "Dược Tiên Nữ mà ngươi cướp cho Tư Hồng thị là giả."

Lúc này Chu Diệu Ly đang muốn uống cạn nước trà trong tay.

Đương nhiên nàng không khát, đây chỉ là thói quen cho tới nay.

Lúc uống trà nàng đã nghĩ kỹ, lấy sự trân quý của sợi tóc Dược Tiên Nữ, hiện tại chắc chắn Bùi Lăng không bỏ ra nổi thứ có đủ giá trị để trao đổi.

Nhưng chờ sau khi đối phương trở thành chân truyền, chắc chắn có thể bỏ nổi!

Sở dĩ nàng bằng lòng mạo hiểm chạy chuyến này, cũng vì tương lai Bùi Lăng sẽ có giá trị.

Thậm chí, nếu đối phương có thể trở thành Thánh Tử, vậy phần giá trị này càng cao hơn...

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly đang muốn đưa ra điều kiện, nghe được Bùi Lăng nói vậy, vẻ mặt thay đổi, bát trà trong tay lắc một cái suýt nữa làm đổ nước trà, nhưng nàng lập tức kịp thời ổn định: "Ngươi nói cái gì?!"

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn nàng, đang muốn tiếp tục truyền âm, đã thấy Chu Diệu Ly đột nhiên đứng lên từ trên chỗ ngồi: "Đi cùng ta."

Nói xong, nàng trực tiếp rời khỏi phòng khách đi đến phía sau.

Bùi Lăng bình tĩnh đuổi theo.

Làm chủ nhân đời trước của "Chu Ký dược phô", Chu Diệu Ly hiểu rõ bố cục chỗ này hơn Bùi Lăng mới đến lần thứ hai nhiều.

Bước chân của nàng vội vàng, dẫn Bùi Lăng đi đến dưới bức tường ở đằng sau, sau khi bấm niệm pháp quyết, vốn bức tường liếc qua đã thấy ngay đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu sắc ảm đạm.

Mở cửa đi vào bên trong, bên trong là một mật đạo hẹp dài.

Hai người một trước một sau đi xuyên qua mật đạo, tiến vào một gian sơn động trong mật thất.

Hơi nước dư thừa truyền đến từ một phương hướng nào đó, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sóng biển xô vào đá ngầm.

Chu Diệu Ly bấm niệm pháp quyết thắp sáng trận pháp chiếu sáng trong mật thất, không nói một lời kiểm tra cả mật thất một lần, sau khi xác định nơi này không ai đi vào, lại kích hoạt tất cả trận pháp cách trở, đề phòng có tu sĩ cấp cao nhìn trộm nghe trộm.

Sau khi làm xong những chuẩn bị này, nàng mới trầm giọng nói: "Nơi đây ở phía dưới tiệm thuốc, ngay giữa vách núi hướng ra biển, do một mình ta tự tay đào móc bố trí, tất cả trận pháp phù văn đều do ta tự tay sắp xếp, vô cùng kín đáo! Dù là Chu gia, Tư Hồng thị, đều không ai biết được! Dù có tu sĩ trên Nguyên Anh ở ngay gần cũng không phát hiện được tình hình bên trong."

Nói đến chỗ này, sắc mặt Chu Diệu Ly chuyển sang lạnh lẽo, nói, "Tốt, Bùi sư đệ, ngươi có thể nói rõ ràng chuyện này rồi."

Trên đường nàng đến đây đã cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình cướp đoạt Dược Tiên Nữ.

Sau khi lão tổ đúng hẹn khuyến khích Vô Thủy sơn trang Mộng Hối lão ma chặt đứt liên hệ của "Tiểu Tự Tại Thiên" với chủ giới, Dược Tiên Nữ đang ngủ say trong cốc.

Là nàng tự tay lấy nó ra từ trong dây leo, sau đó phong ấn trong quan tài pháp bảo do Tư Hồng thị chuẩn bị.

Toàn bộ quá trình, mặc dù Tuyệt Tâm Tử ở ngay bên cạnh nhưng cũng không chạm vào nửa ngón tay nào, không thể phạm sai lầm!

Sau đó Lưu Lam hoàng triều Thập Cửu hoàng tử Chung Quỳ Hi đuổi tới, phát hiện Dược Tiên Nữ biến mất, đại chiến với hai người các nàng một trận... Trong toàn bộ quá trình đại chiến, Dược Tiên Nữ bị phong ấn trong quan tài pháp bảo đều không rời khỏi tầm mắt của nàng.

Sao Dược Tiên Nữ có thể là giả??

Chỉ là việc này rất lớn, Bùi Lăng đã dám mở miệng nói ra, hơn nữa còn cố ý lựa chọn hai người gặp mặt riêng, xem ra không dám ăn nói bừa bãi.

Chắc chắn trong chuyện này còn bí mật gì đó mà nàng không biết!

Vào lúc này, Bùi Lăng cảm giác được, thần niệm của Chu Diệu Ly đã khóa chặt mình, một khi hắn nói sai cái gì đó, chắc chắn đối phương không bỏ qua cho hắn!

Nhưng hắn lại không hề bối rối, bình tĩnh nói: "Chu sư tỷ, hiện tại Dược Tiên Nữ đang ở trong 'Tiểu Tự Tại Thiên' Lưu Lam hoàng triều!"

"Ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế mang về Tư Hồng thị, chỉ là một bộ thi thể nữ tu Nguyên Anh kỳ."

"Mặc dù không biết vì sao đến nay Tư Hồng thị vẫn không phát hiện vấn đề."

"Nhưng... Giấy không gói được lửa!"

"Bởi vì ta đã gặp Dược Tiên Nữ!"

Chu Diệu Ly không thay đổi sắc mặt nghe xong, sau đó hàng lông mày kẻ đen cau lại, hỏi: "Bùi sư đệ, vì sao ngươi cho rằng, Dược Tiên Nữ mà ngươi nhìn thấy chắc chắn là thật?"

Chương 868: Một bàn cờ thật lớn!

Bùi Lăng không trực tiếp trả lời, mà lấy ra một viên hạt châu óng ánh sáng long lanh, đây là Thiên Thương Lệ mà Dược Dạ Thư đưa cho hắn, trước đó cũng cho Lệ sư tỷ nhìn qua.

Ngay sau đó, tâm niệm hắn vừa động, Thiên Thương Lệ đột nhiên bay đến trước người Chu Diệu Ly, lơ lửng ở giữa không trung, mặc cho nàng kiểm tra.

"Ta hoàn thành hai nhiệm vụ truyền thừa của Đan Tổ, đây là thứ mà Dược Tiên Nữ tự tay ban thưởng cho ta giữ mạng." Bùi Lăng lập tức nói.

Lệ sư tỷ có thể nhận ra Thiên Thương Lệ, chắc chắn Chu Diệu Ly cũng giống vậy.

Quả nhiên, ánh mắt Chu Diệu Ly nhìn chằm chằm viên Thiên Thương Lệ này một hồi, chợt vươn tay nhưng chẳng mấy chốc đã giống với Lệ Liệp Nguyệt ngay lúc đó, vừa tới gần Thiên Thương Lệ đã lập tức rụt lại như giật điện.

"Thiên Thương Lệ..." Chu Diệu Ly nhíu chặt hàng mày, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Chí bảo tiên thiên như thế, chỉ có Dược Tiên Nữ mới lấy ra được!

Bùi sư đệ này không chỉ gặp Dược Tiên Nữ thật sự, hơn nữa còn được Dược Tiên Nữ rất coi trọng!

Nếu không, chắc chắn không thể đạt được bảo vật như thế!

Từ lúc nàng tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", cho đến khi giao "Dược Tiên Nữ" vào trong tay Tư Hồng thị, cũng không gặp Bùi Lăng lấy một lần.

Trong thời gian này Dược Tiên Nữ còn từng ban thưởng Thiên Thương Lệ cho Bùi Lăng Thiên... Điều này nói rõ, "Dược Tiên Nữ" trên tay nàng không thể là thật! Nhưng vì sao lại là nữ thi Nguyên Anh?

Nghĩ đến đây, Chu Diệu Ly đột nhiên nghĩ đến một việc!

Lúc đầu nàng gặp mặt Bùi Lăng ở quận thành đã kiểm tra túi trữ vật của đối phương, đối phương mang theo trong người ba bộ nữ thi, trong đó có một bộ nữ thi Nguyên Anh!

Lúc ấy còn tưởng là sở thích của đối phương, lúc này mới mang theo nữ thi bên người.

Hiện tại nhớ lại... Thì ra là thế!

Lúc ấy Bùi sư đệ lừa mình! Mục đích hắn tham gia đại điển luận đan căn bản không phải vì đoạt hạng nhất! Mà cũng trộm lấy Dược Tiên Nữ giống nàng!

Nếu mình đoán không sai, chắc vị sư đệ này đã hành động sớm hơn nàng một bước, lấy bộ nữ thi Nguyên Anh kia để đổi Dược Tiên Nữ thật!

Về sau, chắc Dược Tiên Nữ đã tỉnh lại giữa chừng.

Nhưng phần tiên dược vạn năm này do Đan Tổ để lại, có thiện cảm rất mạnh mẽ với luyện đan sư có kỹ nghệ cao minh. Dù sao, Lưu Lam hoàng triều tổ chức đại điển luận đan cũng vì Dược Tiên Nữ!

Chu Diệu Ly đã được chứng kiến luyện đan thuật của Bùi sư đệ.

Lúc thi đình, chưa hết một ngày đã giải ba đạo tàn phương, hoàn toàn xứng đáng là hạng nhất đại điển luận đan hoàng triều lần này!

Cho nên, sau khi Dược Tiên Nữ tỉnh lại, Bùi sư đệ không chỉ dựa vào luyện đan thuật giữ được tính mạng, còn lấy được sự công nhận và ban thưởng của Dược Tiên Nữ!

Chu Diệu Ly nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi mọi việc, sau đó nàng kịp phản ứng, nàng còn có toàn bộ Tư Hồng thị, cùng cự phách Vô Thủy sơn trang bị Tư Hồng thị kéo tới... Đều bị Bùi Lăng lợi dụng!

Nàng vốn tưởng mình đã rất coi trọng vị sư đệ này.

Không ngờ kết quả là vẫn khinh thường đối phương!

Thật sự là ván cờ thật lớn!

"Được làm vua thua làm giặc..." Chu Diệu Ly không khỏi khẽ thở dài một cái.

Chuyện cho tới bây giờ, sao nàng không biết mục đích khi Bùi Lăng tìm mình chứ?

Lúc trước tranh đấu Thánh Nữ, vốn tưởng mình gặp phải đối thủ cường đại như Lệ Liệp Nguyệt, vận khí đã rất không tốt. Bây giờ xem ra, ha ha, Tô Chấn Hòa còn xui xẻo hơn nàng!

Đúng vậy, chắc chắn Tô Chấn Hòa sẽ thua!

Đối mặt với Bùi Lăng thiên phú, thực lực, tâm cơ, lòng dạ, thủ đoạn như vậy... Dù Tô Chấn Hòa là đích tử Tô thị, Chu Diệu Ly cũng không thấy hắn ta còn có hy vọng gì.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Chu Diệu Ly lại bình tĩnh, nói: "Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?"

Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu, "Ta có thể giúp ngươi tranh đoạt vị trí Thánh Tử, nhưng ta tuyệt đối không thể đầu quân cho Lệ thị!"

Bùi Lăng thu hồi Thiên Thương Lệ, khẽ lắc đầu nói: "Ta chỉ cần Chu sư tỷ giúp đỡ ta tu luyện là được."

"Ngoài ra, vào lúc cần thiết phải bảo vệ ta một chút."

"Về phần Lệ thị... Ta không muốn để Lệ thị biết chuyện này."

Nghe vậy, rõ ràng Chu Diệu Ly thở phào nhẹ nhõm.

Lấy ân oán giữa nàng và Lệ Liệp Nguyệt, chắc chắn Lệ Liệp Nguyệt sẽ không tha cho nàng.

Hiện tại Bùi Lăng muốn giấu giếm việc này, đối với nàng mà nói, thật sự không thể tốt hơn.

Thế là, nàng lập tức nói: "Tư Hồng thị để ta cướp đoạt Dược Tiên Nữ thật cho bọn họ, vì vậy không chỉ cho phép ta nhận tổ quy tông, còn cho ta tất cả tài nguyên mà chân truyền nắm giữ."

"Ta có thể âm thầm chuyển giao toàn bộ những vật này cho ngươi."

"Nhưng không biết tiếp theo ngươi có tính toán gì?"

Bùi Lăng hiểu ý của nàng, điều mà Chu Diệu Ly muốn hỏi là mình có cách nào có thể cứu đối phương không?

Những tài nguyên kia là thù lao.

Dù sao một khi Tư Hồng thị phát hiện mình đang huy động nhân lực luyện hóa Dược Tiên Nữ giả, chắc chắn Chu Diệu Ly sẽ thập tử vô sinh... Không, lấy tác phong tông môn âm phủ trước sau như một, có lẽ còn đáng sợ hơn chết!

Đương nhiên, hiện tại Chu Diệu Ly có thể không quay về, trực tiếp chạy khỏi địa giới Trọng Minh tông, đi một nơi mà Tư Hồng thị tìm không thấy để bắt đầu cuộc sống mai danh ẩn tích.

Chương 869: Một chút hy vọng sống

Chỉ là, tất cả đệ tử bái nhập Trọng Minh tông đều phải để lại Mệnh Hồn đăng ở trong tông.

Có ngọn Mệnh Hồn đăng này, cộng thêm Chu Diệu Ly có huyết mạch Tư Hồng thị, có thể nói khả năng trốn được sự truy đuổi của Tư Hồng thị rất thấp rất thấp...

Hơn nữa, ai biết Tư Hồng thị còn để lại thủ đoạn khác trên người Chu Diệu Ly hay không?

Suy nghĩ đảo quanh, Bùi Lăng hỏi: "Sư tỷ có biết, mục đích quan trọng nhất khi Tư Hồng thị mưu đồ Dược Tiên Nữ là gì không?"

Chu Diệu Ly lắc đầu nói: "Ta chỉ biết Tư Hồng thị muốn Dược Tiên Nữ vì tăng cường tư chất, ngộ tính, căn cốt cho đệ tử trong tộc... Còn có mục đích khác hay không, ta cũng không rõ."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc trước hắn phán đoán không sai.

Tư Hồng thị, Lệ thị và Tô thị đều là tam đại thế gia trong Trọng Minh tông, nhưng trong chân truyền thế hệ này, Lệ thị có Lệ Liệp Nguyệt đã chính vị Thánh Nữ, Tô thị có đích tử Tô Chấn Hòa, còn Tư Hồng thị... Lại chỉ có thể để Chu Diệu Ly khác họ giữ thể diện.

Mặc dù nghe nói thật ra Chu Diệu Ly cũng là huyết mạch Tư Hồng thị, nhưng dù sao cũng lưu lạc bên ngoài, không phải đích tôn của Tư Hồng thị.

Hậu tự chân chính của Tư Hồng thị lại chưa thể xếp vào hàng chân truyền.

Điều này nói rõ, thế hệ này của Tư Hồng thị, không, phải nói tư chất của con cháu trong những năm gần đây đều rất bình thường!

Mạo hiểm mưu đồ Dược Tiên Nữ từ "Tiểu Tự Tại Thiên" ở Lưu Lam hoàng triều, chắc chắn là vì nâng cao tư chất đệ tử trong tộc.

Bởi vậy, lần này Bùi Lăng mới có thể dùng viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan kia làm lý do hẹn Chu Diệu Ly gặp mặt.

Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Sư tỷ, hiện tại ta có ba con đường có thể cho ngươi lựa chọn."

"Thứ nhất là sau khi Tư Hồng thị phát hiện chân tướng, ta có thể dùng Thiên Thương Lệ cứu ngươi một mạng; "

"Thứ hai là bây giờ sư tỷ khởi hành, lập tức đến Lưu Lam hoàng triều! Ta có cách đưa ngươi vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Làm thế chắc chắn Tư Hồng thị không thể tìm ra ngươi."

"Cho dù có nghi ngờ cũng có Lưu Lam hoàng triều làm lá chắn."

"Chỉ là bây giờ 'Tiểu Tự Tại Thiên' không mở ra, ngươi đi vào sẽ rơi vào ngủ say."

"Cho đến khi đại điển luận đan lần sau bắt đầu."

"Đến lúc đó, ta sẽ cầu xin Dược Tiên Nữ giúp ngươi, xin nàng không ra tay với ngươi."

"Nhưng tiếp theo ngươi chắc chắn không thể tiếp tục ở lại 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Cho nên cách này chỉ có thể bảo vệ ngươi an toàn ba mươi năm."

"Thứ ba, trên người ta có một đám Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm!"

"Đây là dùng sợi tóc của Dược Tiên Nữ luyện chế, có thể tăng tư chất và ngộ tính của tu sĩ trên diện rộng."

"Ta có thể giao đám Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này cho ngươi, để ngươi cầm về Tư Hồng thị lấy công chuộc tội."

"Đương nhiên, sư tỷ có tu vi cao thâm, vì sự an toàn của ta, bây giờ đám đan dược này không có ở trên người ta."

Nói đến đây, Bùi Lăng không lo lắng Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm sẽ có sơ hở gì.

Dù sao lúc ấy hắn luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", hệ thống đã từng tặng Dược Tiên Nữ cho hắn!

Điều này nói rõ, Dược Tiên Nữ có thể thay thế nguyên vật liệu Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan.

Chỉ cần hắn luyện được Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, nói là dùng Dược Tiên Nữ làm vật liệu luyện chế thì có vấn đề gì?

Lúc đầu Chu Diệu Ly còn đang cân nhắc sự khả thi của hai con đường trước, nghe vậy lập tức nói: "Con đường thứ ba! Ta muốn toàn bộ Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm luyện chế từ sợi tóc Dược Tiên Nữ!"

Nàng đã dùng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan lấy từ chỗ Bùi Lăng, tương đương với có hai cái mạng.

Nhưng Tư Hồng thị muốn giết nàng, đừng nói hai cái mạng, hai trăm cái mạng cũng không đủ!

Cho nên, lựa chọn Thiên Thương Lệ này không có ý nghĩa gì.

Truyền tống đến "Tiểu Tự Tại Thiên"...

Ngủ say ba mươi năm cũng có ý nghĩa, tu vi của nàng không tiến thêm chút nào trong ba mươi năm đó!

Đối với loại thiên kiêu như nàng mà nói, vậy có khác gì chết?

Chỉ có con đường thứ ba này có thể hơi đền bù vào sai lầm trí mạng mà nàng phạm phải lần này, từ đó tranh thủ được chút hy vọng sống!

Đương nhiên, dù thế nào Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cũng kém hơn Dược Tiên Nữ bản tôn.

Dù Chu Diệu Ly dùng cái này làm thẻ đánh bạc, nhận được sự tha thứ của Tư Hồng thị, tiếp theo chắc chắn Phù Quang Tư Hồng thị sẽ không tiếp tục che chở nàng nữa.

Đến lúc đó, nàng sẽ đối đầu chính diện với sát ý của Lệ Liệp Nguyệt!

Nhưng điều này đã không quan trọng.

Sự tức giận của Tư Hồng thị càng đáng sợ hơn sự truy sát của Lệ Liệp Nguyệt!

"Có thể." Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt nói, "Nhưng trong lòng sư tỷ cũng hiểu rõ sự trân quý của Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan."

"Ta không thể giao cho ngươi ngay bây giờ."

"Trước hết ngươi làm cho ta mấy chuyện, sau đó ta mới có thể cho ngươi một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm."

"Đan dược còn lại cũng giống vậy."

Chu Diệu Ly không hề do dự: "Được!"

Bây giờ có thể có một con đường sống đã cực kỳ may mắn, nàng căn bản không có lựa chọn khác.

Thấy nàng gật đầu, Bùi Lăng cũng hơi thả lỏng, chợt lấy ra một cái ngọc giản, bên trong ghi chép tất cả tài liệu luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, U Tịch Trấn Mệnh Đan, còn có tu luyện tài nguyên tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 , cùng rất nhiều thứ mà bây giờ hắn đang cần.

Chương 870: Một chút hy vọng sống

Bùi Lăng giao ngọc giản cho Chu Diệu Ly, nói: "Xin sư tỷ giúp đỡ thu thập đồ trong này, ta sẽ trả toàn bộ số linh thạch cần thiết."

Thật ra trong tình huống này, dù hắn để Chu Diệu Ly tặng không những tài nguyên này, chắc hẳn đối phương cũng không từ chối.

Nhưng hiện tại Bùi Lăng cũng không thiếu linh thạch, mà thiếu một người giúp đỡ đáng tin.

Chiếm chút món lời nhỏ đó, lại khiến trong lòng Chu Diệu Ly thấy phản cảm, đối với hắn mà nói, khó tránh khỏi có phần vì nhỏ mất lớn.

Sau khi Chu Diệu Ly nhận lấy ngọc giản nhìn qua, khẽ gật đầu.

Một phần tài nguyên trong này đều bị thế lực đỉnh cấp lũng đoạn, rất ít tuồn ra bên ngoài.

Trong túi trữ vật trên người nàng cũng có rất nhiều.

Nhưng với địa vị hiện tại cua Bùi Lăng... Chắc Cửu A Lệ thị sẽ cung cấp, không biết vì sao còn phải tự nghĩ cách lấy được?

Suy nghĩ một lúc, Chu Diệu Ly lập tức mở túi trữ vật ra, lấy ra rất nhiều tài nguyên ghi lại trong ngọc giản, chỉ là nàng không tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 , vì vậy không có Hàn Minh Đan.

"Không cần đưa linh thạch." Chu Diệu Ly thu hồi túi trữ vật, dặn dò, "Nhanh chóng cho ta Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm là được!"

Nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi Tư Hồng thị phát hiện sự thật, nếu không nàng chắc chắn phải chết!

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức gật đầu.

Đã không muốn linh thạch, vậy đến lúc đó cho nàng thêm một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nói: "Bây giờ cần thời gian mấy ngày tu luyện 【 U Quỷ độn pháp 】 một chút."

"Kính xin sư tỷ đi ra bên ngoài làm hộ pháp cho ta."

"Một khi ta rời khỏi mật thất phải tiến hành công kích với ta."

"Ta muốn kiểm tra hiệu quả của 【 U Quỷ độn pháp 】 , không cần nương tay, chỉ cần không thương tổn tính mạng của ta là được."

"Tốt!" Chu Diệu Ly lập tức đồng ý, điều này chỉ là việc nhỏ với nàng, chỉ hy vọng đối phương đừng tu luyện thời gian quá dài.

Nói xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi sau khi nàng rời đi, Bùi Lăng lập tức thi triển 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 , kiểm tra từng tấc trong toàn bộ mật thất.

Sau đó lại lặp đi lặp lại kiểm tra trận pháp, phù văn cùng rất nhiều thứ trong mật thất... Sau khi xác nhận không có vấn đề, nhanh chóng lấy ra lò luyện đan.

Số vật liệu mà Chu Diệu Ly lấy ra cùng với tài nguyên hiện tại ở trên người hắn, vừa đúng góp đủ dược liệu ba loại đan dược.

Hắn dự định luyện chế hai viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm trước, cũng tiện ăn nói với Chu Diệu Ly.

Sau đó sẽ ủy thác tu luyện 【 U Quỷ độn pháp 】 .

Nếu tu luyện độn pháp thuận lợi, vậy lại nắm bắt thời gian tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 một chút.

【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 cần Hàn Minh Đan, sau khi vượt qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, trong số ban thưởng mà Lệ sư tỷ đã để Hiểu Nghê chuyển giao, có một đám Hàn Minh Đan.

Thế nhưng, Bùi Lăng còn chưa dùng đến số Hàn Minh Đan này.

Dù sao hệ thống 3.0 đã thiểu năng hóa cơ chế tặng miễn phí, cho nên hắn không thể xác định, có phải 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 chỉ cần Hàn Minh Đan là đủ rồi không...

Trong lúc suy nghĩ, sau khi Bùi Lăng tính toán đại khái thời gian, lấy ra một viên độc đan ăn vào, sau đó nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo thân thể mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển bắt đầu luyện đan...

Sau hai ngày hai đêm, hắn luyện chế thành công hai viên cực phẩm Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, vào lúc này hiệu quả độc đan phát tác đúng giờ.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ trúng độc, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, lần này hệ thống thăng cấp không thiểu năng hóa chức năng luyện đan.

Nếu không lần này mình luyện đan không thể thuận lợi như vậy.

Nghĩ vậy, hắn lập tức sử dụng Ích Độc Đan, vận chuyển pháp lực hòa tan dược lực giải độc.

Sau đó nhanh chóng thu Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm vào.

Bây giờ hắn cũng không thể để Chu Diệu Ly biết, Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm này do mình vừa luyện...

Thế là Bùi Lăng nhanh chóng thu hồi đan dược và lò luyện đan, lại xóa bỏ tất cả dấu vết luyện đan ở hiện trường, lúc này mới nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 U Quỷ độn pháp 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Hệ thống nhanh chóng online, "Leng keng! Kiểm tra ra 【 U Quỷ độn pháp 】 cần oan hồn..."

Chương 871: Khang Thiếu Dận

"Leng keng! Kiểm tra ra oan hồn, hệ thống bắt đầu tu luyện..."

Thế là, Bùi Lăng thấy mình mở túi Dưỡng Hồn trên người ra, gọi ra tất cả oan hồn trong đó, sau đó vận chuyển 【 U Quỷ độn pháp 】 , vừa thôn phệ oan hồn vừa bắt đầu tu luyện...

Loại ủy thác thuật pháp này bao gồm cả độn pháp, tốc độ hệ thống tu luyện rất nhanh.

Chỉ chưa đến nửa canh giờ, Bùi Lăng đã hấp thu xong tất cả lực lượng oan hồn, bóng dáng dần chuyển thành hư ảo như một đạo u ảnh, dần hòa vào bóng tối xung quanh.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại lặng yên không tiếng động xuất hiện trong bóng tối cách đó mấy trượng.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức kiểm tra môn độn pháp này.

Theo 【 U Ảnh Độn Pháp 】 thi triển, cả người hắn hóa thành u ảnh hòa vào bóng đen, trong chớp mắt hòa vào như cá bơi vào biển, không diễn tả được sự phù hợp và thoải mái.

Lại nhìn bóng tối ở chỗ khác, cũng có được sự thân thiết vô cùng quen thuộc.

Động tác của cơ thể đặc biệt nhanh nhẹn linh xảo.

Trong mật thất, Bùi Lăng lập loè tới lui nhanh nhẹn như một đạo quỷ mị.

Sau một lúc lâu, bóng dáng của hắn xuất hiện ở giữa mật thất, sau khi hơi mờ mịt lại khôi phục như thường.

Trải qua lần kiểm tra này, Bùi Lăng phát hiện so sánh môn 【 U Quỷ độn pháp 】 này với môn 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 mà mình nắm giữ trước đó, tốc độ hắn trốn vào bóng tối càng nhanh hơn!

Nhưng nếu trong hoàn cảnh ánh sáng, 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 lại càng hơn một bậc.

Ngoài ra, đặc điểm lớn nhất của 【 U Quỷ độn pháp 】 là có thể xuyên qua rất nhiều vật liệu xây dựng bức tường đặc thù, trình độ ẩn nấp cao hơn cả 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 .

Đương nhiên, loại độn pháp này không thể xuyên qua sự ngăn cách của trận pháp.

Cảm giác đã nắm giữ 【 U Quỷ độn pháp 】 khá vững rồi, Bùi Lăng cũng không lãng phí thời gian, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 cần Hàn Minh Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Hàn Minh Đan, bây giờ hệ thống bắt đầu tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lấy ra Hàn Minh Đan trong túi trữ vật, sau đó nhét từng nắm vào trong miệng, cho đến khi thật sự không thể nuốt được nữa, mới bắt đầu chính thức tu luyện.

Bùi Lăng thấy vậy âm thầm nhíu mày, cũng không biết là tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 vốn cần nhiều đan dược như vậy, hay vì hệ thống thăng cấp, một lần tu luyện lại dùng cả một trăm viên Hàn Minh Đan!

Dù trong số tài nguyên mà Lệ sư tỷ cho lần này, số lượng Hàn Minh Đan không ít nhưng tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng không dùng được quá lâu.

Năm ngày sau.

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tăng lên rất nhiều.

Tuy còn chưa tới Kết Đan tiền kỳ đỉnh phong nhưng cứ theo tốc độ này, không tốn quá nhiều thời gian hắn đã có thể thử đột phá Kết Đan trung kỳ.

Lần này, có Chu Diệu Ly canh chừng ở bên ngoài nhưng mặc kệ là ủy thác luyện đan, độn pháp hay là công pháp đều thuận lợi ngoài ý muốn, điều này thật sự khiến hắn không thể tin được!

"Cũng có lẽ là vì trên người có đủ vật liệu, hệ thống không tặng miễn phí cho nên không xuất hiện chức năng sau khi thăng cấp?" Bùi Lăng suy nghĩ trong lòng, đứng lên đi ra ngoài mật thất.

Chu Diệu Ly còn đứng ngoài cửa chờ hắn.

Ngoài cửa, Chu Diệu Ly đã đợi đến mức sốt ruột, thấy Bùi Lăng mở trận pháp đi ra, không nói hai lời lập tức đánh một chưởng qua!

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, Chu Diệu Ly dựa theo yêu cầu lúc trước của hắn, "kiểm tra" 【 U Quỷ độn pháp 】 .

Thế là, Bùi Lăng lập tức thi triển 【 U Quỷ độn pháp 】 , ẩn vào bóng tối sau lưng.

Ầm!

Mật đạo hơi chấn động một chút.

Nhưng lúc trước Chu Diệu Ly chế tạo mật thất này đều dùng vật liệu thượng giai mà thân phận chân truyền có thể lấy được, còn có đủ loại thủ đoạn gia cố, vì vậy không hề xuất hiện tình huống đổ sụp.

Một kích không trúng, Chu Diệu Ly hơi ngạc nhiên.

Mặc dù vừa rồi nàng đã nương tay đánh một chưởng kia, nhưng Bùi Lăng chỉ dùng thời gian tám ngày, thật sự học xong 【 U Quỷ độn pháp 】 ?

Nghĩ vậy, lúc này Chu Diệu Ly quyết định tốc chiến tốc thắng, nàng phải nhanh chóng lấy được Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, không thể lãng phí bất kỳ thời gian nào!

Thế là, trong nháy mắt nàng hòa vào bóng tối.

Thấy Chu Diệu Ly cũng thi triển 【 U Quỷ độn pháp 】 , Bùi Lăng đang muốn tìm kiếm vị trí của đối phương, chợt cảm thấy trên vai trầm xuống.

Ngay sau đó, thân thể hắn không bị khống chế đi ra từ trong bóng tối!

Chương 872: Thánh tông làm việc

"Bùi sư đệ học độn pháp rất nhanh, nhưng tu vi của ngươi quá thấp." Cùng lúc đó, giọng Chu Diệu Ly vang lên từ sau lưng hắn.

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, lần này Chu Diệu Ly thể hiện ra tốc độ nhanh hơn sự tưởng tượng của hắn!

Xem ra, hai lần trước đối phương ra tay với hắn, đều nương tay rất nhiều.

"Đa tạ sư tỷ chỉ điểm." Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng nói.

Chu Diệu Ly buông tay ra, sau đó nói: "Ngươi đã học xong 【 U Quỷ độn pháp 】 , nếu không có chuyện gì khác, chẳng biết lúc nào có thể cho ta Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan?"

"Ta để Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm ở bên trong tông môn." Bùi Lăng nói, "Nhưng ta còn có một chuyện phải làm ở phường thị, sau khi xử lý xong mới có thể trở về."

Chu Diệu Ly nhanh chóng hỏi: "Chuyện gì?"

"Lần trước ta mua đồ ở 'Hoan Hỉ các' bị lừa, muốn điều tra chủ nhân sau lưng là ai?" Bùi Lăng nói.

Hoan Hỉ các?

Chu Diệu Ly ngẩn ngơ, chợt cười lạnh một tiếng, nói: "Không cần điều tra! Là Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận."

Nàng không hề có hứng thú với việc tại sao Bùi Lăng lại đến chỗ như Hoan Hỉ các.

Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của đối phương, đỡ việc tiếp tục lãng phí thời gian ở Vạn Hủy hải.

Thế là, nói tiếp, "Khang Thiếu Dận là dòng dõi của nữ nhi tông chủ Hợp Hoan tông phụ thuộc Thiên Sinh giáo và một vị hộ pháp nào đó của Thiên Sinh giáo sinh ra, mấy năm gần đây mới lên vị trí chân truyền."

"Tu vi hiện tại là Kết Đan trung kỳ, am hiểu đúc khí, trầm mê nữ sắc, nuôi dưỡng vô số lô đỉnh."

"Lần trước diễn ra đại điển Thánh Nữ của Lệ Liệp Nguyệt, vì hắn không đủ tu vi nên không tham gia."

"Nếu Bùi sư đệ muốn tìm hắn tính sổ, ta có thể làm thay."

"Ngoài ra, chỗ ta có một môn thuật pháp tên là 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】 , có thể cướp đoạt ký ức và đủ loại kinh nghiệm tu hành của tu sĩ."

"Chỉ cần lần này sư đệ lại cho ta thêm một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, ta sẽ truyền môn thuật pháp này cho ngươi."

"Mặc dù Khang Thiếu Dận háo sắc như mạng, nhưng Chú Khí thuật của hắn lại cực kì cao minh, đừng nói ở Thiên Sinh giáo, dù là ngước mắt nhìn toàn bộ Thánh đạo, cũng là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế."

"Nghe nói hắn am hiểu thiết kế bản vẽ đúc khí, sửa cũ thành mới, đúc tạo nên đồ vật, thường có rất nhiều chức năng không thể tưởng tượng, ngoài dự liệu."

"Hiện tại tất cả váy áo đồ trang sức pháp bảo đủ loại trong Hoan Hỉ các, đều do hắn tự tay rèn đúc, vang danh toàn bộ Vạn Hủy hải."

"Chỉ cần sư đệ nuốt hồn hắn, hòa tan mệnh hắn, sẽ có được Chú Khí thuật giống hắn!"

"Đến lúc đó, muốn bao nhiêu lô đỉnh, nữ thi đều được!"

"Một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm rất có lời!"

Chân truyền Thiên Sinh giáo?

Bùi Lăng vừa nghe nói như thế, lập tức nhíu mày.

Thiên Sinh giáo là môn phái lớn ngồi ngang vai ngang vế với Trọng Minh tông.

Bùi Lăng nghĩ với thực lực tu vi chân truyền của hắn ta, dù không cường thế như lúc Lệ Liệp Nguyệt ở Kết Đan kỳ, ít nhất cũng bằng với cấp bậc Chu Diệu Ly, Tô Chấn Hòa.

Với tu vi hiện tại của hắn chưa chắc đã là đối thủ.

Nhưng ngay sau đó nghe Chu Diệu Ly nói, tu vi của Khang Thiếu Dận này chỉ là Kết Đan trung kỳ, không khỏi âm thầm gật đầu.

Kết Đan trung kỳ, với thực lực hiện tại của mình lại không sợ chút nào.

Càng quan trọng hơn là, bây giờ Chu Diệu Ly muốn cầu cạnh hắn, chịu giúp đỡ đối phó người này, đối với hắn thì không thể tốt hơn được nữa!

Về phần Chu Diệu Ly nhắc đến Chú Khí thuật của đối phương...

Hắn cần ký ức và kinh nghiệm đúc khí của đối phương làm gì?

Dù sao hệ thống có thể thu nhận sử dụng, hắn chỉ cần có bản vẽ đúc khí tương ứng là được!

Thế nhưng, Khang Thiếu Dận này có thể tự thiết kế bản vẽ đúc khí, ngược lại vừa đúng để hắn ta tự thiết kế một bộ pháp y có thể cắt ngang hệ thống uỷ thác...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Không biết có thể gặp được Khang Thiếu Dận ở đâu?"

Vẻ mặt Chu Diệu Ly như thường, nàng đâu biết chân truyền Thiên Sinh giáo đang ở đâu?

Thế nhưng, muốn dụ đối phương ra lại là một chuyện rất đơn giản.

Thế là nàng nói: "Có thế gặp ở phường thị Vạn Hủy hải, nhưng bây giờ không được phải chờ năm sáu ngày."

"Vậy làm phiền sư tỷ." Bùi Lăng gật đầu, "Sau khi tìm ra Khang Thiếu Dận, sư tỷ lập tức nói cho ta biết."

Chu Diệu Ly không hề chậm trễ chút nào: "Đến lúc đó liên hệ bằng Truyền m Phù."

Còn chưa nói hết câu, một tấm Truyền m Phù "vèo" một cái, bắn về phía Bùi Lăng.

Chờ Bùi Lăng nhận được nó, trước mắt đã không có bóng dáng của Chu Diệu Ly.

Hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng rời khỏi mật đạo trở lại phòng tu luyện trong tiệm thuốc.

Dù sao uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 , chỉ cần có Hàn Minh Đan là được, số Hàn Minh Đan trên người hắn còn có thể tu luyện một đoạn thời gian, không cần lo lắng lúc hệ thống uỷ thác gây chuyện rắc rối, thế là sau khi Bùi Lăng tiến vào phòng tu luyện, kiểm tra một lượt rồi mở ra trận pháp, chợt nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 ."

...

Chương 873: Thánh tông làm việc

Hoan Hỉ các.

Nơi đây là đoạn đường náo nhiệt nhất ở phường thị Vạn Hủy hải, lại thêm thị nữ lô đỉnh có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ, số tu sĩ ra vào không phải số ít.

Một thị nữ lô đỉnh tiễn nam tu vừa mua rất nhiều váy áo trâm vòng ra cửa, nụ cười quyến rũ mặc cho đối phương đứng bên cạnh động tay động chân lưu luyến không rời đi, còn chưa quay người đã thấy một nữ tu quần áo phức tạp hoa lệ, trâm hoa bảo điền đi đến từ nơi cách đó không xa.

Trông nàng tóc đen mặt đỏ thắm, đôi mắt sáng đầy nước, vẻ ngoài đẹp đẽ không gì sánh được, khí chất dịu dàng uyển chuyển như nữ tử thế gia xuất thân cực tốt.

"Khách nhân..." Thị nữ lô đỉnh hơi ngạc nhiên, mặc dù Hợp Hoan Tông không thiếu thủ đoạn và đồ vật dạy dỗ nam lô đỉnh, nhưng vì sở thích của chủ nhân Hoan Hỉ các, từ trước đến nay cửa hàng này chỉ bán ra thứ dành cho nữ tu.

Vì vậy, mặc dù cửa hàng làm ăn khá khẩm nhưng gần như chưa từng có khách nữ đến nhà.

Chẳng lẽ, nữ tu xinh đẹp trước mắt lại có sở thích đặc biệt?

Trong lòng đảo qua nhiều suy nghĩ, nụ cười của thị nữ lô đỉnh không thay đổi, đang muốn tiếp tục đón khách đã thấy nữ tu trước mặt nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp vung tay, một chưởng ấn huyết sắc to lớn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó ầm một tiếng vỗ mạnh xuống "Hoan Hỉ các"!

Oanh!

Hoan Hỉ các đột nhiên chấn động, một bức tường ánh sáng màu hồng nhạt nhanh chóng dâng lên, đây là trận pháp phòng hộ của Hoan Hỉ các, nhưng trận pháp vừa mới phát động chợt phát ra tiếng "răng rắc", đã bị huyết chưởng đánh ra mấy vết rách, "răng rắc", "răng rắc", "răng rắc"... Tiếng động giòn tan không ngừng vang lên, lấy mấy vết rách làm trung tâm, vô số vết rách nhỏ bé nhanh chóng xuất hiện, hiện lên dấu vết hình mạng nhện.

Trong hai tức ngắn ngủi, trận pháp phòng hộ đã lung lay sắp đổ!

Trong tiếng hét không ngừng vang lên, theo đó là tiếng động vô số đồ vật rơi đổ.

"Xảy ra chuyện gì?!" Mười mấy tên nam tu đang đi theo thị nữ xinh đẹp chọn đồ đều thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt thi triển thân pháp mới tránh được kết cục ngã sấp xuống, đưa mắt nhìn quanh, sau khi cảm nhận được người đột kích không hề che giấu khí thế cường đại, vẻ mặt lập tức hoảng sợ.

Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?

Chủ nhân của Hoan Hỉ các có quan hệ mật thiết với Thiên Sinh giáo là bí mật công khai ở Vạn Hủy hải!

Mặc dù Hoan Hỉ các mở đến nay, lúc trước cũng có một vài tán tu Kết Đan kỳ ỷ lại tu vi đến đây tranh cãi, nhưng cũng phải đợi sau khi tranh luận bàn bạc không có kết quả mới uy hiếp. Cho dù như thế, những tán tu này đều sẽ nhanh chóng biến mất không có ngoại lệ! Nữ quyến liên quan đến hắn ta cũng không có bất kỳ ngoại lệ gì, đều trở thành lô đỉnh xuất hiện trong cửa hàng.

Hiện tại người tới là ai, giữa ban ngày ban mặt cũng dám đến Hoan Hỉ các làm loạn, hơn nữa ra tay còn không nể mặt như thế?

Lúc này, Chu Diệu Ly thấy một chưởng chưa thể đập nát trận pháp phòng hộ của Hoan Hỉ các, trực tiếp vỗ ra chưởng thứ hai!

Bàn tay màu đỏ ngòm to lớn thứ hai xuất hiện như một ngọn núi nhỏ, lấy khí thế tràn trề vỗ về phía đại trận đã vỡ thành mảnh nhỏ.

Oanh!!

Đại trận như giấy lập tức tan thành mây khói, trong khoảnh khắc vầng sáng màu hồng nhạt biến mất không thấy gì nữa.

Đã mất đi đại trận phòng hộ, Hoan Hỉ các không có bất kỳ sức phản kháng gì, theo mặt đất rung động, rầm rầm... Lầu các ba tầng tinh xảo bắt đầu đổ sụp.

"A..." Trong lầu các, tiếng kêu thảm thiết the thé vang lên.

Trước đó nam tu và thị nữ trong Hoan Hỉ các trước còn vô cùng nghi ngờ, ngay sau đó cả tòa lầu các đã đập xuống đầu bọn họ.

Trong chốc lát, tiếng kêu sợ hãi, kêu thảm, cầu cứu... Vang vọng khắp nơi.

Tình cảnh này đã sớm khiến cửa hàng xung quanh và người đi ngang qua Hoan Hỉ các nhìn lại.

Ngay sau đó, bọn họ không hề do dự người đóng cửa tiệm thì đóng cửa tiệm, rời đi thì rời đi, trong khoảnh khắc tan tác như chim muông.

Con đường vốn phồn hoa náo nhiệt lập tức trống trơn, trong tầm mắt không thấy bất kỳ sinh linh gì.

Cùng lúc đó, Chu Diệu Ly cảm giác được mấy đạo thần niệm cường đại khóa chặt mình, bên tai lập tức vang lên một truyền âm già nua xen lẫn sự tức giận: "Phường thị Vạn Hủy hải là khu vực trung lập, cấm làm loạn! Tất cả sinh linh bước vào nơi đây, bất kể có lai lịch thân phận gì, bất kể có ân oán gì đều phải nghe theo quy củ phường thị!"

"Tiểu bối, ngươi thật to gan!"

"Nhanh chóng thu tay lại, lập tức đến phủ phường chủ bồi thường tổn thất, đồng thời lập xuống lời thề tâm ma, từ đây không được..."

Chu Diệu Ly lười nghe hết, trực tiếp truyền âm nói: "Thánh tông làm việc, người vi phạm, giết không tha!"

Thánh tông?

Là Trọng Minh tông!

Nhận ra được điều ấy, truyền âm già nua kia không hề do dự, trong nháy mắt Chu Diệu Ly cảm giác được toàn bộ thần niệm cường đại khóa chặt mình đã rút đi.

Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại đằng không mà lên từ các ngõ ngách trong phường thị, nhanh chóng bỏ chạy vào sâu trong Vạn Hủy hải!

Thấy không ai làm phiền nữa, Chu Diệu Ly dứt khoát lưu loát vỗ ra chưởng thứ ba.

Ầm ầm...

Cả tòa Hoan Hỉ các lập tức bị ép thành đất bằng, khí tức của tán tu và thị nữ bên trong lập tức biến mất!

Chương 874: Cơ duyên U Tố mộ

Ở đó chỉ còn lại một đạo chưởng ấn năm ngón tay to lớn!

Người sống duy nhất là thị nữ lô đỉnh vừa đứng ở trước cửa, chuẩn bị tiếp đón Chu Diệu Ly.

Ngày hôm sau.

Vạn Hủy hải.

Biển trời một màu, sóng biếc mênh mang.

Trong sóng nước lấp loáng, mấy con hải tước nhẹ nhàng vỗ cánh, thoải mái vui vẻ.

Đột nhiên, bọn chúng như bị thứ gì đó dọa sợ, ra sức vung cánh chạy tứ tán khắp nơi.

Một tòa bộ liễn to lớn vẻ ngoài xa xỉ, gào thét vút qua.

Toà bộ liễn này rường cột chạm trổ, lụa mỏng mềm nhẹ như khói rủ xuống xung quanh, chủ vị là một chiếc vân sàng rộng lớn, đặt chăn đỏ gối xanh.

Lúc này, một nam tu mi dài mắt sáng, mái tóc đen rối tung đang chống cằm nằm đó.

Vẻ ngoài của hắn ta tuấn tú, khí chất âm nhu, đôi mắt gợi tình, lúc nhìn quanh lộ ra vẻ tà dị không diễn tả được. Khí tức cường đại, lại đã là Kết Đan trung kỳ.

Bốn thị nữ vẻ ngoài như hoa quỳ bên cạnh vân sàng.

Một người váy hồng hai búi tóc thướt tha đang dùng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh bóc vỏ linh quả mềm mại nhiều chất lỏng, lần lượt đút đến bên môi nam tu; người mặc váy xanh quyến rũ thướt tha, một đôi tay mềm mại yếu đuối không xương bóp chân cho nam tu; người mặc váy đỏ cởi vạt áo, ôm một bình linh tửu vào trong ngực, lấy nhiệt độ cơ thể chậm rãi ủ ấm nó; người mặc váy vàng cầm bảo phiến trong tay, chậm rãi quạt gió mát cho nam tu.

Trong bốn thị nữ này, hai người là đệ tử Thu Đàn Thiên Sinh giáo, hai người là trưởng lão Hợp Hoan Tông.

Tu vi khí tức của bọn họ hơi kém hơn nam tu một chút, nhưng đều là Kết Đan tiền kỳ.

"Khang sư huynh, rốt cuộc lần này là ai can đảm ra tay với cửa hàng của sư huynh?"

"Quan tâm hắn là ai, sư huynh vừa đến, chắc chắn đối phương phải khuất phục mặc cho sư huynh xử lý! Thế nhưng, hừ, cũng dám làm phiền sư huynh đến đó, không thể tha thứ!"

"Mặc dù tán tu không có tác dụng lớn nhưng đến Kết Đan kỳ, nhục thân tinh huyết thậm chí cả hồn phách của hắn đều là tài liệu không tệ..."

"Tốt nhất hắn có nhiều môn nhân thân quyến một chút, người lần trước không có người quen chẳng có thân quyến, dưới gối chỉ có ba đệ tử, lúc sư huynh xử lý cũng khó có thể tận hứng."

"Đã bao nhiêu năm, những tán tu này vẫn không thấy rõ địa vị của mình, thật đáng thương."

"Tiểu đề tử, ngươi đáng thương ai đây? Nếu không phải bọn họ tự tìm đường chết, làm phiền việc quan trọng của sư huynh, lấy sự tốt bụng của sư huynh, sao lại chấp nhặt với những tán tu kia?"

"Tỷ tỷ nói đúng lắm, là ta nói sai, kính xin sư huynh đừng trách... Thật không biết sư huynh chiêu hiền đãi sĩ, dựa vào thân phận cao quý của chân truyền Thánh giáo ta, lại để rất nhiều tán tu chỉ cần trả chút linh thạch, đã có thể có được đồ do sư huynh tự chế tạo, công đức như thế, những tán tu kia không biết mang ơn thì thôi, còn thường xuyên đến gây chuyện..."

"Hừ! Đây cũng là vì bọn họ sinh đã ti tiện!"

"Kẻ ti tiện khó lên mặt bàn, sư huynh đối xử tốt với bọn họ, bọn họ lại ỷ sủng mà kiêu."

"Không sai! Nhớ ngày đó Giám Sát điện chủ Trọng Minh tông đích thân tới Vạn Hủy hải, những tán tu này có dám kêu một tiếng không?"

"Cứ tưởng sư huynh của chúng ta dễ bắt nạt..."

"Khang sư huynh, lần này không thể nương tay như lần trước nữa, phải dạy dỗ bọn họ tử tế!"

Vào lúc này, Khang Thiếu Dận dựa vào vân sàng hưởng thụ sự hầu hạ cẩn thận của bốn mỹ nhân, lại nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu a dua nịnh hót, vẻ mặt không thay đổi, trên mặt lại nở nụ cười thản nhiên.

Hôm qua, hắn ta nhận được truyền âm của một thị nữ lô đỉnh ở phường thị Vạn Hủy hải, một tán tu Kết Đan có tiếng đến Hoan Hỉ các quấy rối, còn phá hủy rất nhiều tài vật trong các. Vì vậy hắn ta xuất phát ngay trong đêm, lập tức chạy đến phường thị.

Sở dĩ có thể tới nhanh như vậy, là vì hắn ta luôn ở Vạn Hủy hải!

Vạn Hủy hải cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ phường thị còn có rất nhiều hòn đảo rải rác trong biển.

Phần lớn những hòn đảo có linh khí nồng đậm đều bị tán tu có thực lực chiếm cứ. Trên những hòn đảo cằn cỗi kia lại có rất nhiều tu sĩ cấp thấp cư trú, thậm chí cả phàm nhân...

Vốn với thân phận và thực lực của Khang Thiếu Dận, không thể cảm thấy hứng thú với nơi như Vạn Hủy hải.

Nhưng mười năm trước, trên một phù đảo bình thường không có gì lạ ở Vạn Hủy hải xuất hiện một phần Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp có liên quan đến U Tố mộ!

Lúc ấy vì tranh đoạt phần cơ duyên này, chín môn phái lớn đều tới, để đệ tử Luyện Khí kỳ phân cao thấp.

Cuối cùng, một vị thiên kiêu Trọng Minh tông đã đi đến cuối cùng.

Sau khi vị thiên kiêu kia lên đảo tiếp nhận truyền thừa, cả hòn đảo nhỏ lại biến mất không thấy gì nữa ngay trước mặt chín môn phái lớn! Tính cả vị thiên kiêu Trọng Minh tông kia, từ đây không rõ tung tích, bặt vô âm tín. Cho dù lấy thuật thôi diễn của chín môn phái lớn, cũng không thể tính ra hướng đi của vị thiên kiêu kia và hòn đảo, cuối cùng vẫn là Trọng Minh tông thông qua Mệnh Hồn đăng xác nhận đối phương còn sống...

Đương nhiên, những điều này đều không phải trọng điểm.

Đừng nói là thiên kiêu Trọng Minh tông, dù người mất tích là thiên kiêu Thiên Sinh giáo, đâu liên quan gì đến Khang Thiếu Dận chứ.

Chương 875: Thiên ý coi trọng

Thứ thật sự quan trọng là, mấy tháng trước một tán tu lô đỉnh của hắn ở Vạn Hủy hải đã ra biển, phát hiện một đảo nhỏ xa lạ chưa từng xuất hiện ở một vùng biển quen thuộc, nghi ngờ là toà phù đảo biến mất mười năm trước!

Chỉ có điều, sau khi Khang Thiếu Dận nhận được tin tức chạy tới, toà phù đảo thần bí kia lại biến mất không thấy.

Mặc kệ hắn ta tìm kiếm từng chút một ở vùng biển đó thế nào, cũng không tìm được chút dấu vết.

Vì vậy, mấy tháng này hắn ta vẫn ở Vạn Hủy hải, chờ đợi toà phù đảo kia lại xuất hiện!

Khang Thiếu Dận giữ kín như bưng chuyện này với tất cả mọi người, bao gồm cả phụ mẫu của hắn ta.

Dù sao, toà phù đảo thần bí kia do lô đỉnh của hắn ta phát hiện, đây cũng là thiên ý từ nơi sâu xa thiên vị hắn ta.

Sau khi lô đỉnh phát hiện, toàn bộ Vạn Hủy hải cũng không truyền ra tin tức gì.

Rất hiển nhiên, phần cơ duyên này là thiên ý định sẵn, chỉ thuộc về một mình hắn ta!

Bởi vì cái gọi là trời cho mà không lấy, lại là tội lỗi.

Làm đứa con cưng của thiên ý, dòng dõi của hộ pháp Thánh giáo và con gái cưng tông chủ Hợp Hoan Tông, dù là xuất thân hay tư chất, tu vi của hắn ta... Khang Thiếu Dận đều hiểu, đi theo thiên ý mới là con đường đúng!

Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn ta đều lấy Hoan Hỉ các làm lý do để ở lại đây.

Nghĩ đến đây, Khang Thiếu Dận nhắm hai mắt lại, vừa hay trong khoảng thời gian này không thu hoạch gì, đã có người dám làm loạn ở "Hoan Hỉ các" của hắn ta, vậy giải quyết kẻ đến làm loạn trước đã!

Tránh cho sau này truyền về Thánh giáo, lại để người ta nghi ngờ mục đích thực sự khi hắn ta ở lại đây thời gian dài.

Dù sao, đây cũng không phải việc lãng phí thời gian gì.

Huống chi hắn ta còn có để lô đỉnh khác ở trên biển, nếu có tin tức gì, có thể quay lại ngay lập tức.

Ngửa đầu uống hết linh tửu do thị nữ váy đỏ đưa lên, Khang Thiếu Dận thản nhiên mở miệng: "Tán tu cũng như cỏ rác, không có chút trật tự nào, không có chút quy củ nào sẽ không nhớ lâu."

"Luôn có một vài ếch ngồi đáy giếng, dù có tiêu tốn trăm cay nghìn đắng đi vào Kết Đan, chỉ là nuốt một hạt Kim Đan vào bụng, mệnh ta do ta không do trời."

"Ha, bọn họ chỉ biết hô khẩu hiệu, hoàn toàn không biết sự chênh lệch giữa Kết Đan, Kim Đan, Chân Đan, Trọc Đan, Tạp Đan, không khác nào cách biệt một trời?"

"Chứ đừng nói đến, trong mắt tông môn lớn như Thánh giáo, kết thành Kim Đan cũng chỉ vừa vặn đi đến đại đạo, có tư cách tiếp nhận truyền thừa chân chính mà thôi."

"Nhưng đây cũng là thiên ý."

"Lại chọn đúng lúc ta đang ở Vạn Hủy hải để đến 'Hoan Hỉ các' làm loạn, hiển nhiên phúc phận của người này đã suy, thiên ý muốn hắn bị chặt đầu như thế!"

"Sau này khoét xương sọ làm đồ uống rượu."

"Cái này đã dùng một khoảng thời gian, màu xương không tốt lắm."

Nghe vậy, bốn thị nữ lập tức liên tục gật đầu: "Loại người tà đạo như thế, thiên địa đều ghét, nên nghiền xương thành tro!"

"Sư huynh còn bằng lòng cho hắn một cơ hội làm đồ uống rượu, đúng là lòng dạ tốt bụng."

Khang Thiếu Dận cười nhạt một tiếng, không nói nhiều nữa, chuyên tâm hưởng thụ sự hầu hạ của bọn họ.

Sau một lúc lâu, bộ liễn đến phường thị Vạn Hủy hải không hề dừng lại, mà đi thẳng vào bên trong phường thị.

Chẳng mấy chốc bộ liễn chậm rãi đáp xuống địa điểm cũ của Hoan Hỉ các.

Trong tầm mắt là một khoảng bằng phẳng, cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, người đi đường trốn sạch, lầu các ba tầng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chưởng ấn năm ngón tay to lớn ở ngay tại chỗ.

Nhìn qua chưởng ấn này, Khang Thiếu Dận lập tức nhướn mày, hình như tình huống có điểm gì đó là lạ!

Sau khi bốn tên thị nữ nhìn thấy đều ngẩn ngơ, chợt kêu nhỏ một tiếng: "Tu sĩ Nguyên Anh?"

Đây là tu sĩ Nguyên Anh ra tay?!

Mặc dù với thân phận thực lực của Khang Thiếu Dận có gặp phải tán tu Nguyên Anh kỳ, cũng chưa chắc gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng tán tu có thể tu đến Nguyên Anh, chắc chắn sau lưng cũng có mối quan hệ rắc rối khó gỡ với tông môn lớn.

Ví dụ như lúc trước ở Vạn Hủy hải có Nghi m tiên tử rất nổi tiếng, thật ra là con gái riêng của một vị trưởng lão trong tông môn lớn nào đó.

Chỉ có điều trưởng lão kia đã có đạo lữ, lại rất hung hãn hay ghen, Nghi m tiên tử không dám chính thức bái nhập tông môn, chỉ có thể cầm tài nguyên mà phụ thân cho để tu hành ở bên ngoài.

Khang Thiếu Dận cau mày lắc đầu, đây không phải tán tu Nguyên Anh ra tay nhưng lại rắc rối hơn tán tu Nguyên Anh.

Ngày hôm qua thị nữ lô đỉnh truyền âm cho hắn ta đã bị người ta khống chế!

Hơn nữa, hắn ta là chủ nhân của lô đỉnh lại không hề phát hiện.

Nhận ra điều đó, sắc mặt Khang Thiếu Dận hơi thay đổi, phù đảo cơ duyên quá lớn, thiên ý không đến mức hao tổn phúc trạch của hắn ta, xem ra cố ý tạo ra chút khó khăn trắc trở để cân bằng!

Hắn ta lập tức nói: "Đi!"

Nói xong liền điều khiển bộ liễn, nhanh chóng chạy ra ngoài phường thị.

Nhưng ngay sau đó...

Oanh!!!

Một huyết chưởng như ngọn núi nhỏ từ trên trời rơi xuống, vỗ mạnh vào bộ liễn!

Bộ liễn đột nhiên chấn động, xẹt qua một đường vòng cung ở giữa không trung như sao chổi, trong khoảnh khắc rơi mạnh xuống mặt đất đã chia năm xẻ bảy.

Chương 876: Thiên ý coi trọng

Trên con đường dài trống vắng cát bay đá chạy, mặt đất chậm rãi hiện ra dấu năm ngón tay.

Trong bụi mù tản ra khắp nơi, Khang Thiếu Dận đã lông tóc không hao tổn xuất hiện giữa không trung cách đó không xa, sau lưng là bốn thị nữ xinh đẹp.

Vào lúc quan trọng, hắn ta không chậm trễ bỏ lại bộ liễn, muốn dẫn theo bốn lô đỉnh trực tiếp bỏ chạy.

Nhưng còn chưa bay ra bao xa, lại bị một nữ tu hoa phục bảo điền chặn đường đi!

Sắc mặt Khang Thiếu Dận lạnh lẽo, nữ tu trước mặt có vẻ ngoài thanh tú lịch sự tao nhã, khí chất dịu dàng mềm mại, váy áo nhẹ nhàng, khuôn mặt vô cùng xa lạ, cách ăn mặc của nàng trông có vẻ hoa lệ, chất liệu lại hơi cao thấp không đều, thoạt nhìn sẽ tưởng đối phương chỉ là một tán tu bình thường.

Nhưng khí tức của đối phương...

Kết Đan đỉnh phong!

Mặc dù chỉ cao hơn hắn ta một cảnh giới nhỏ nhưng đạp không mà đứng, lại có một loại tình cảnh vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, đôi bên chưa giao thủ, hắn ta đã có cảm giác không thể địch lại, đây chắc chắn là thiên kiêu xuất thân chín môn phái lớn!

Hơn nữa, khác với kiểu người vừa leo lên vị trí chân truyền như hắn ta, e rằng đối phương là một vị sư tỷ thành danh đã lâu, chỉ là bây giờ che giấu thân phận!

Quả nhiên, mình đoán không sai, phù đảo liên quan đến U Tố mộ chắc chắn có cơ duyên lớn! Cho dù là mình là tu sĩ được thiên ý coi trọng, cũng cần vượt qua một lần rèn luyện, mới có tư cách nhìn thấy tung tích dấu vết.

Nếu không nhiều năm qua hắn ta chỉ ở trong động phủ chuyên tâm nghiên cứu đúc khí và song tu, chưa từng kết thù kết oán với người khác, tại sao lại có loại cao thủ này tìm tới cửa?

Khó trách trong khoảng thời gian này chạy khắp nơi, từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy toà phù đảo kia.

Xem ra, nhất định phải vượt qua cửa ải trước mắt mới có tư cách đạt được sự công nhận của thiên ý, tiếp theo bước vào toà phù đảo kia, nhận được cơ hội lớn lao mà thiên ý ban cho.

Trong lòng nghĩ như vậy, Khang Thiếu Dận nhanh chóng trầm giọng nói: "Vị sư tỷ này, hình như giữa chúng ta cũng không có thù hận gì."

Hắn ta vừa nói như vậy vừa âm thầm thôi động công pháp, một mùi hương kỳ lạ như lan như xạ nhanh chóng tràn ngập.

Nhưng Chu Diệu Ly căn bản không cho Khang Thiếu Dận cơ hội kéo dài thời gian, sau khi dùng thần niệm xác nhận thân phận của đối phương, lúc này nàng ra tay...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Đại chiến đột nhiên xảy ra, cũng kết thúc cực nhanh.

Đường phố vốn phồn hoa trực tiếp bị san thành đất bằng, trong đống đổ nát tàn tạ, Khang Thiếu Dận máu me khắp người yếu ớt nửa quỳ trên mặt đất, trong chốc lát không có sức đứng lên.

Thực lực hai bên cách biệt quá lớn, đây là sự nghiền ép từ một phía.

Bốn lô đỉnh của hắn ta căn bản không thể giúp được bất kỳ điều gì, vừa lên đã bị đối phương đánh giết, trực tiếp luyện thi thể thành huyết khôi.

Ầm!

Chu Diệu Ly cách không lại vỗ một chưởng, vỗ trúng trán Khang Thiếu Dận, đánh hắn ta ngất đi ngay tại chỗ.

"Dẫn hắn tới." Chu Diệu Ly lạnh lùng mở miệng.

Tiếp theo xoay người đi về phía "Chu Ký dược phô".

Khang Thiếu Dận chỉ tốn một ngày đã chạy tới phường thị Vạn Hủy hải, điều này khiến nàng hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy rất hài lòng.

Dù sao, vậy sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của mình.

Phía sau nàng, bốn người vốn là lô đỉnh Khang Thiếu Dận đã biến thành huyết khôi của Chu Diệu Ly, lập tức tiến lên nâng Khang Thiếu Dận, bước nhanh đuổi theo bước chân Chu Diệu Ly.

Sau một lát, trên đường phố lộn xộn mới dần có tán tu xúm lại.

Bọn họ cẩn thận đến gần chiến trường vừa ra lò, vẻ mặt từng người chấn động.

"Chủ nhân Hoan Hỉ các lại thua!"

"Nghe nói chủ nhân Hoan Hỉ các là đệ tử Thiên Sinh giáo, dám ra tay với người Thiên Sinh giáo, hơn nữa còn có thể đánh bại, có lẽ là cường giả chính đạo ra tay, trừ ma vệ đạo!"

"Chắc không phải là Hàn Ảm kiếm tông, nữ tu kia không dùng kiếm... Nữ tu, có phải là Tố Chân Thiên không?"

"Không thể là tu sĩ chính đạo! Từ trước đến nay tu sĩ chính đạo giữ vững quy củ, sẽ không tùy tiện ra tay trong phường thị. Muốn chiến cũng phải dẫn người ra khỏi phường thị, đề phòng làm người vô tội bị thương. Nhưng bây giờ các ngươi xem, không nói đến hôm nay mọi người đều đã né tránh, những người chôn trong Hoan Hỉ các kia đều do nữ tu đánh chết."

"Không sai. Hơn nữa, sao tu sĩ chính đạo có thể sử dụng thủ đoạn huyết đạo? Chắc là đệ tử trong ba Ma môn còn lại, vừa hay có thù với Thiên Sinh giáo..."

Tán tu vừa tìm kiếm tài nguyên trong đống gạch ngói vụn, vừa ngươi một lời ta một câu, chẳng mấy chốc đã lan truyền ra tình cảnh vừa nãy.

...

"Chu Ký dược phô", phòng tu luyện.

Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo nhảy nhót ở trong phòng, hơi thở âm u lạnh lẽo quanh quẩn, theo Bùi Lăng phun ra nuốt vào mà dao động như thủy triều.

Bùi Lăng mặt không thay đổi tu luyện, hệ thống đã uỷ thác cả ngày, lúc này Truyền m Phù bày ở trước mặt đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng nhạt, đây là Chu Diệu Ly đang truyền âm cho hắn.

Thấy thế, Bùi Lăng ngẩn ngơ, rõ ràng Chu Diệu Ly nói cần khoảng năm sáu ngày mới có thể tìm được Khang Thiếu Dận, sao bây giờ đã truyền âm cho hắn rồi?

Chương 877: Bản vẽ pháp y

Suy nghĩ thì suy nghĩ, lúc này hắn lại không thể đáp lại chút nào.

Dù sao ở trong ủy thác, thân thể không chịu sự khống chế của mình.

Chờ giây lát, ánh sáng nhạt trên Truyền m Phù dần tối đi.

Hiển nhiên Chu Diệu Ly thấy hắn mãi không trả lời đã kết thúc truyền âm.

Bùi Lăng đành phải tiếp tục tu luyện.

Nhưng chẳng mấy chốc giọng Chu Diệu Ly đã trực tiếp vang lên bên ngoài cửa phòng tu luyện: "Bùi sư đệ, ta đã bắt người cho ngươi, sử dụng 【 Thôn Hồn Dung Mệnh Thuật 】 , hay rút gân lột da, rút hồn luyện phách, đều tùy ngươi xử trí!"

Hả?

Chu Diệu Ly có hiệu suất cao vậy à?

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, chỉ có điều thân thể bị hệ thống khống chế, hắn không thể trả lời đối phương.

Vào lúc này, Chu Diệu Ly cau mày đứng chờ ở ngoài cửa.

Bùi sư đệ không trả lời, chắc chắn đang tu luyện.

Nếu không phải bây giờ muốn cầu cạnh đối phương, chắc chắn nàng đã sớm xông vào, trực tiếp nói việc này với đối phương!

Nhưng hiện tại nàng còn cần Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm của đối phương để giữ mạng, cũng không dám vì chút chuyện nhỏ này mà chơi cứng với đối phương.

Bởi vậy, chờ giây lát không thấy Bùi Lăng đáp lại, Chu Diệu Ly đành phải đứng ở ngoài cửa. Mặc dù Khang Thiếu Dận bị nàng bắt đến đang hôn mê, nhưng vẫn bị nàng dùng tơ máu trói buộc, phong ấn tu vi, do bốn cỗ huyết khôi giam giữ bên cạnh.

Sau nửa canh giờ, Bùi Lăng vẫn không nhanh không chậm tu luyện.

Hắn thầm cau mày, bây giờ Chu Diệu Ly không tiến vào cắt ngang hắn, hệ thống sẽ khống chế hắn tu luyện mãi!

Lần trước hắn tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 trong mật thất ở vách núi, vừa tu luyện đã là năm ngày, hiện tại vừa trôi qua một ngày, nếu Chu Diệu Ly cứ chờ ở bên ngoài, ít nhất còn phải đợi thêm bốn ngày.

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai: "Leng keng! Kiểm tra ra hoàn cảnh thích hợp tu luyện, hệ thống tặng miễn phí một hoàn cảnh tu luyện..."

Hoàn cảnh tu luyện?

Tình huống như thế nào?

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đứng lên sải bước đi ra ngoài.

Cửa lớn vừa mở ra, Chu Diệu Ly thấy Bùi Lăng đi ra, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nói: "Bùi sư đệ..."

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Bùi Lăng không hề để ý đến nàng, trực tiếp thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 bay về một phương hướng!

Chu Diệu Ly cau chặt hàng lông mày kẻ đen, lập tức không chút do dự cũng thi triển độn pháp, không đợi Bùi Lăng xông ra tiệm thuốc đã một phát đè lại bả vai của đối phương, cắt ngang độn pháp của hắn!

"Bùi sư đệ, ngươi có ý gì?" Chu Diệu Ly lạnh lùng hỏi, "Ta đã bắt người đến cho ngươi, vì sao ngươi còn muốn chạy?"

Nói xong, trong lòng nàng cảm thấy nặng nề.

Hiện tại điều nàng lo lắng nhất không phải Bùi Lăng kéo dài thời gian, mà là Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm căn bản không tồn tại!

Cho nên đối phương mới muốn chạy.

Chỉ có điều, đối phương nhắc đến Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, mục đích là muốn nàng giúp đỡ tranh đoạt vị trí Thánh Tử, giúp đỡ tu luyện và những tài nguyên tu luyện trên tay nàng... Nhưng hiện tại đối phương còn chưa lấy được cái gì, có muốn chạy trốn cũng không nên chạy vào lúc này mới đúng.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thầm thở phào, hắn đã nợ hệ thống rất nhiều đánh giá tu luyện, hiện tại cũng không định đánh giá, lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Diệu Ly, nói: "Chu sư tỷ hiểu lầm, bây giờ ta sẽ đi xử lý Khang Thiếu Dận."

Nghe vậy, vẻ mặt Chu Diệu Ly hơi cứng lại, nhưng thần niệm vẫn khóa chặt Bùi Lăng, dường như sợ hắn lại đột nhiên chạy trốn.

"Khang Thiếu Dận đã bị ta phong ấn tu vi, ngươi có thể tùy ý bào chế, sau đó chúng ta lập tức trở về tông!" Nàng nhanh chóng nói, bây giờ nàng không chỉ muốn lấy được Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm trước khi Tư Hồng thị phát hiện chân tướng của Dược Tiên Nữ, còn phải đề phòng Lệ Liệp Nguyệt đuổi giết nàng!

Vốn lần này Chu Diệu Ly ra ngoài đã làm một loạt chuẩn bị, ít nhất bên Lệ Liệp Nguyệt sẽ không phát hiện nàng rời khỏi tông môn trong vòng nửa tháng.

Dù phát hiện, trong thời gian ngắn cũng không tra ra tung tích của nàng.

Nhưng bây giờ, vì thời gian của nàng đang gấp, hai ngày nay liên tục ra tay ở Vạn Hủy hải, mặc dù không để lộ bộ mặt thật nhưng khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy người có thực lực Kết Đan kỳ giống nàng.

Thậm chí từ manh mối huyết đạo này, loại trừ thế lực chính đạo và Thiên Sinh giáo, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người đoán được thân phận thật của nàng!

Một khi hành tung của nàng hoàn toàn bại lộ, chắc chắn Lệ Liệp Nguyệt lập tức giết tới!

Chỉ có điều, bây giờ Chu Diệu Ly không có lựa chọn khác, bởi vì thời gian càng lâu, hy vọng sống của nàng càng nhỏ!

Ngoài ra, trong lòng nàng hiểu rất rõ, hiện tại trông vị Bùi sư đệ này rất dễ nói chuyện, từ sâu trong xương cốt lại là một ma tử!

Không nhanh chóng nhìn thấy Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, tìm người giám định đan dược thật giả, nàng không thể thả lỏng tâm trạng tin đối phương!

Chương 878: Bản vẽ pháp y

"Tốt!" Bùi Lăng khẽ gật đầu, xoay người cùng Chu Diệu Ly trở về cửa phòng tu luyện.

Vào lúc này, Khang Thiếu Dận vẫn đang hôn mê, tơ máu quấn quanh người, bốn bộ huyết khôi thướt tha đứng hầu ở bên cạnh, canh chừng hắn ta một tấc cũng không rời.

Đánh giá vài lần, Bùi Lăng không nói hai lời, cong ngón tay búng ra một đạo đao khí!

Phốc!

Khang Thiếu Dận chưa khôi phục ý thức, tu vi cũng bị phong bế không có bất kỳ sức đề phòng nào, lập tức bị đao khí chém từ đầu gối trở xuống!

Chỉ một thoáng, máu bắn tung tóe, hai chân bị chặt đứt rơi xuống mặt đất, chỗ đứt lộ ra xương trắng.

"A!!!"

Một tiếng hét thảm, Khang Thiếu Dận lập tức bị đau tỉnh, hắn ta ngẩng đầu lập tức thấy hai tên tu sĩ ăn mặc kiểu tán tu đang mặt không thay đổi nhìn mình.

Nữ tu trong số đó chính là người vừa đánh hắn ta bị trọng thương.

Tu sĩ còn lại là một người bình thường không có gì lạ, dù thực lực không bằng nữ tu kia, nhưng chắc chắn cũng không kém bao nhiêu, nếu không hai người này không thể đứng sóng vai chung một chỗ.

"Các ngươi là đệ tử tông môn nào? Dám giết ta là muốn khai chiến với Thánh giáo ta đúng không!" Khang Thiếu Dận lập tức lạnh lùng nói.

Trong lòng hắn ta đã mơ hồ có chút suy đoán, chắc chắn hai người này là đệ tử Luân Hồi tháp hoặc là Trọng Minh tông.

Bởi vì người Vô Thủy sơn trang khinh thường che giấu tung tích!

Nghe vậy, Chu Diệu Ly không có hứng thú nói nhảm chút nào, lại là Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, thản nhiên mở miệng nói: "Ta muốn ngươi thiết kế một bộ bản vẽ pháp y, yêu cầu ở bên trong cái ngọc giản này."

Nói xong hắn lấy ra một khối ngọc giản trống không, ghi lại kiểu dáng và yêu cầu có liên quan vào trong đó, sau đó ném cho Khang Thiếu Dận.

Lần trước, Bùi Lăng mua những váy áo đồ vật kia ở trong "Hoan Hỉ các" của đối phương, hại hắn chịu thiệt thòi lớn!

Thế nhưng Khang Thiếu Dận này đã có tài năng đúc khí, lại rơi vào trong tay hắn cũng không cần phải trực tiếp giết chết. Hiện tại phế hai chân của hắn ta cũng coi như trút giận.

Sau đó, chỉ cần đối phương thiết kế bản vẽ để Bùi Lăng hài lòng, chuyện này sẽ dừng ở đây.

Thậm chí hắn sẽ không động đến tòa "Hoan Hỉ các" kia của đối phương.

Khang Thiếu Dận nhìn ngọc giản rơi trên vạt áo của mình, cười lạnh trong lòng.

Đập Hoan Hỉ các, giết lô đỉnh, còn đánh hắn ta bị trọng thương, bây giờ lại chặt đứt hai chân của hắn ta, còn dám để hắn ta giúp đỡ thiết kế bản vẽ?

Ha ha ha... Xem ra, quả nhiên thiên ý đứng về phía mình, rõ ràng bây giờ người trước mặt chiếm ưu thế tuyệt đối, lại chủ động cho mình một cơ hội động tay động chân.

Nếu bỏ qua chẳng phải phụ sự hy vọng của trời cao sao?

Đương nhiên, vì đề phòng sau khi đối phương luyện chế xong pháp y bắt hắn ta đến kiểm tra hiệu quả, không thể làm quá rõ ràng nhất định phải bí mật, không dễ bị người ta phát hiện mới được... Ví dụ như, lúc vào trận chiến sống chết, phòng ngự đột nhiên giảm xuống trên diện rộng, điều này cũng khá tốt!

Nghĩ vậy, Khang Thiếu Dận lập tức nói: "Tốt! Nhưng ngươi giải cấm chế cho ta đã, ta xem ngọc giản một chút."

Bùi Lăng tiện tay giải một phần cấm chế cho hắn ta, để hai tay có thể hoạt động.

Khang Thiếu Dận tự biết bây giờ chắc chắn phải vượt qua cửa này, mới có thể được thiên ý cho phép bước vào phù đảo giành cơ duyên, vì vậy không hề có suy nghĩ nhân cơ hội này phản kháng hoặc là bỏ chạy, mà lập tức cầm ngọc giản lên xem xét.

Sau đó, vẻ mặt hắn ta lập tức ngơ ngác.

Nội dung trong ngọc giản của đối phương rất đơn giản, đại khái cũng chỉ có ba yêu cầu: Một là pháp y có thể công kích người mặc; hai là có thể đặt thời gian công kích; ba là không thể để lộ khí tức ra ngoài, tốt nhất ngay cả thần niệm cũng không kiểm tra được.

Cái này...

Pháp y này căn bản không phải làm để đối phương tự mặc, mà là đối phương đưa cho kẻ thù!

Khang Thiếu Dận đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt thay đổi khó lường, yêu cầu của đối phương còn trực tiếp hơn việc ngầm ra tay mà hắn ta nghĩ đến!

Hiện tại có động tay động chân hay không, căn bản không có chút ý nghĩa nào.

Nhận ra điểm ấy, Khang Thiếu Dận suy nghĩ, trầm giọng nói: "Trước tiên ngươi phải lập lời thề tâm ma, đảm bảo sau đó không giết ta mới được."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, tuyệt đối không thể lập lời thề tâm ma.

Bây giờ hắn không giết đối phương, chẳng may sau này còn cần thì sao?

Chỉ có điều, hắn vừa muốn nói chuyện, bên tai lại vang lên truyền âm của Chu Diệu Ly: "Bùi sư đệ, để ta."

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt nhẹ gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa.

Chỉ thấy Chu Diệu Ly tiến lên một bước, nhìn về phía Khang Thiếu Dận nói: "Khang Thiếu Dận, nếu hôm nay thiên ý muốn ngươi chết, vừa rồi ngươi đã chết, ngươi còn sống đến nay, có thể thấy trời không diệt ngươi."

"Thiên ý muốn ngươi còn sống, dù chúng ta muốn giết ngươi cũng chắc chắn vì đủ chuyện ngoài ý muốn và biến cố, không thể nào thành công!"

"Chỉ là lời thề tâm ma trông thì có được sự bảo vệ, nhưng xét đến cùng chỉ là thứ mà loại người không rõ thiên ý, lấy ra an ủi bản thân mà thôi."

"Sao có thể so sánh với thiên ý sáng tỏ, ngọc luật kim khoa, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể làm trái?"

Chương 879: Phù đảo lại xuất hiện

"Hay thật ra ngươi căn bản không tin tưởng thiên ý?"

Khang Thiếu Dận nghe vậy hơi sợ sệt, chợt ngạc nhiên nhìn Chu Diệu Ly, đây là đồng môn Thánh giáo?

Không, không thể nào!

Công pháp mà đối phương tu luyện không hề có khí tức Thánh giáo.

Vậy là người Trọng Minh tông!

Về phần Luân Hồi tháp... Luân Hồi tháp đều là mấy người đầu óc bị hỏng, căn bản không hiểu thiên ý.

Xem ra, đúng là trời không diệt hắn ta, thiên ý muốn lần này hắn ta hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.

Người Trọng Minh tông rất dễ đối phó.

"Tốt, ta thiết kế cho ngươi trước." Nói xong, Khang Thiếu Dận lập tức lấy ra một cái ngọc giản trống không, tập trung tinh thần suy nghĩ một lát, lại áp ngọc giản lên mi tâm, ghi bản vẽ đã thiết kế tốt vào trong đó.

Còn chưa lấy ngọc giản xuống, hệ thống đã nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra Chú Khí thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Bùi Lăng ngẩn ngơ, thiên phú đúc khí của Khang Thiếu Dận này thật sự cao minh!

Trong thời gian ngắn như vậy, đã thiết kế ra một phần bản vẽ đúc khí.

Vào lúc này, Khang Thiếu Dận ghi vào xong, một phát ném ngọc giản cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản, còn chưa kịp xem xét vật cần thiết trong đó, đã nghe Khang Thiếu Dận nói tiếp: "Một ngàn linh thạch thượng phẩm để ta đi thì như thế nào?"

Chu Diệu Ly không trả lời mà nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lắc đầu nói: "Trước tiên chờ ta đúc ra pháp y lại nói."

Mặc dù bây giờ hệ thống đã thu nhận sử dụng phần bản vẽ này, nhưng hắn còn không biết hiệu quả khi đúc tạo pháp y, có phải thật sự hoàn toàn phù hợp yêu cầu của mình hay không?

Vì đề phòng đối phương cho bản vẽ đúc khí có chỗ không thích hợp, tất nhiên phải chờ sau khi thành phẩm ra ngoài, xác nhận không sai, mới có thể để đối phương rời đi.

Khang Thiếu Dận nghe vậy khẽ gật đầu nhưng cũng không lằng nhằng.

Chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã xem hết ngọc giản, lập tức nói với Khang Thiếu Dận: "Lấy ra vật liệu phải dùng, bây giờ ta muốn bắt đầu đúc khí. Nếu không có vật liệu, vậy lại thiết kế một phần bản vẽ đầy đủ vật liệu cho ta."

Khang Thiếu Dận nhìn vào một cái ban chỉ màu đỏ to lớn trên tay mình: "Trong này có đủ."

Thế là, Bùi Lăng không hề khách sáo lấy ban chỉ của hắn ta xuống, trong sự phối hợp của Khang Thiếu Dận, chẳng mấy chốc đã lấy ra rất nhiều vật liệu đúc khí.

Sau khi lấy được vật liệu, Bùi Lăng truyền âm nói với Chu Diệu Ly: "Đợi chút nữa hoàn thành đúc khí, sư tỷ lập tức đi lên vỗ vai ta; nếu chưa hoàn thành mà ta đã đột nhiên rời đi, cũng lập tức vỗ ta một cái."

Chu Diệu Ly nghe vậy cau mày, vốn nàng tưởng Bùi Lăng xử trí Khang Thiếu Dận không bao lâu, sau đó có thể trở về tông môn, giao Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm cho mình. Lại không ngờ, đối phương để Khang Thiếu Dận thiết kế bản vẽ, còn muốn đích thân đúc khí?

Nàng chưa từng nghe nói vị sư đệ này biết đúc khí!

Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống.

Thế là, Chu Diệu Ly trầm giọng nói: "Tốt! Thế nhưng, ngươi nhanh một chút."

Bùi Lăng xem xét vật liệu một lần, sau khi xác nhận không có thiếu cái gì, nói ở trong lòng "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Chú Khí thuật. pháp y 】 ."

"Leng keng!" Hệ thống nhanh chóng đáp lời, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Chú Khí thuật. pháp y 】 cần Nhiêm Lân khoáng tinh, linh tơ nhện ngàn năm, kén tằm đỏ, Oán Cơ Lệ Thạch..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Nhiêm Lân khoáng tinh, linh tơ nhện ngàn năm, kén tằm đỏ, Oán Cơ Lệ Thạch..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện 【 Chú Khí thuật. pháp y 】 cho ngài..."

Hệ thống thao túng thân thể Bùi Lăng, thủ pháp cực kỳ thành thạo bắt đầu xử lý những tài liệu này.

Khác với lần trước rèn đúc Cửu Phách Đao, pháp y không cần khuôn đúc, trọng điểm ở chỗ tài liệu dung hợp may vá và khắc hoạ phù văn.

Mặc dù đây mới là lần thứ hai đúc khí, nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, thủ pháp của Bùi Lăng thành thạo như đã trải qua sự rèn luyện trăm ngàn lần.

Nam Kha Mộng Hỏa chầm chậm nhảy nhót cùng mỗi một hành động của hắn được phối hợp không chê vào đâu được, trông uyển chuyển như nước chảy mây trôi, trong lúc tinh luyện gọn gàng có một vẻ đẹp khó mà miêu tả.

Theo từng món tài liệu được xử lý và cho vào, trong mắt Khang Thiếu Dận dần lộ ra vẻ bất ngờ.

Đối phương để hắn ta thiết kế bản vẽ, lại không để hắn ta rèn đúc, hắn ta đã đoán được chắc chắn đối phương không tin tưởng mình, dự định tìm người khác rèn đúc.

Lại không ngờ, chưa nói đến bản thân đối phương cũng là một đúc khí sư, hơn nữa chiêu Chú Khí thuật này rõ ràng cao hơn hắn ta!

Đã vậy, vì sao còn muốn tìm hắn ta thiết kế bản vẽ?

Ừ... Đúng, đây là thiên ý!

Khang Thiếu Dận đột nhiên hiểu ra.

Không sai, thiên ý sáng tỏ, không ai cản nổi!

Dù là tên nam tu này có Chú Khí thuật vô cùng cao minh, tài năng xuất chúng, nhưng chịu sự ảnh hưởng của thiên ý, đối phương vẫn lựa chọn mời hắn ta đến giúp đỡ thiết kế... Chỉ có lời giải thích này, mới có thể giải thích được hành động của đối phương.

Chương 880: Giết đi để tránh tai họa về sau

Nghĩ tới đây, Khang Thiếu Dận lập tức bình tĩnh lại.

Thoạt nhìn tình cảnh hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm, nhưng thiên ý đã sớm sắp xếp, nhất định có thể bình an vượt qua.

Cơ duyên phù đảo đã gần ngay trước mắt!

Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên cảm thấy Truyền m Phù trong ban chỉ trữ vật của mình xuất hiện động tĩnh, đây là một vị lô đỉnh nào đó phát hiện ra điều gì ở trên Vạn Hủy hải, mới truyền âm cho hắn ta ngay lúc này...

Thế nhưng, bây giờ Khang Thiếu Dận đang bị đệ tử Trọng Minh tông nhìn chằm chằm, lại không tiện lấy ra Truyền m Phù.

...

Vạn Hủy hải vực.

Nước biển màu xanh lam rì rào như vô tận, nối liền đường chân trời ở bầu trời.

Trên biển mênh mông, nhìn không sót một cái gì.

Lúc này đang có một hòn đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi, yên tĩnh đứng sừng sững.

Ở đáy nước cách hòn đảo không xa, một thân thể nữ tu lụa mỏng che đậy, cách ăn mặc tinh xảo quyến rũ dáng vẻ mềm mại chìm nổi theo dòng nước, thỉnh thoảng chuỗi vòng ngọc ở cần cổ hiện ra một đạo ánh sáng nhạt, phù văn loại ẩn nấp và tích thủy sáng tối chập chờn, giảm cảm giác tồn tại của nàng xuống tới cực điểm.

Gần đảo nhỏ kia có mười mấy bóng dáng đứng giữa khoảng không, mấy lần thần niệm đảo qua cũng không phát hiện tung tích của nàng, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tu đầy vẻ sốt ruột.

Cuối cùng tòa phù đảo mà Khang Thiếu Dận muốn nàng tìm kiếm đã xuất hiện!

Nhưng lần này vị trí xuất hiện hoàn toàn khác với lần trước.

Ngay gần phường thị Vạn Hủy hải!

Bởi vậy, hiện tại không chỉ có mỗi mình nàng phát hiện toà phù đảo này.

Vạn Hủy hải Ngọa Khâu lão tổ, Vũ Mông tiên tử, Tiêu thị Tứ lão... Đã lần lượt chạy tới!

"Chu Ký dược phô".

Lúc linh hỏa bay vút lên, khâu lại pháp y, đã đến giai đoạn sau cùng.

Trên vải áo nhẹ mềm như giao tiêu có rất nhiều phù văn như ẩn như hiện, theo linh hỏa thiêu đốt chậm rãi ghi dấu hoa văn vào nơi sâu xa.

Khác với lúc trước rèn đúc Cửu Phách Đao, sau khi hoàn thành rèn đúc Cửu Phách Đao còn có hai bước 【 Dung Linh 】 và 【 huyết tế 】 .

Nhưng thứ mà Bùi Lăng đang chế tạo, cũng không phải đồ bản mệnh, vì vậy không cần 【 huyết tế 】 .

Về phần 【 Dung Linh 】 ... Trong bản vẽ rèn đúc mà Khang Thiếu Dận cho không có một bước này!

Cũng không biết là đối phương cố ý bỏ bớt trình tự này, hay thuật pháp đúc khí của Thiên Sinh giáo và Trọng Minh tông vốn không giống nhau...

Thế nhưng, điều này không quan trọng với Bùi Lăng, dù sao chỉ cần đúc tạo ra pháp y có thể sử dụng là được!

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Nam Kha Mộng Hỏa trên pháp y chậm rãi dập tắt, hoàn thành rèn đúc.

Trước sau khoảng nửa canh giờ, còn ngắn hơn thời gian rèn đúc Cửu Phách Đao rất nhiều. Đây là vì, thứ nhất trình tự bản vẽ mà Khang Thiếu Dận cho vô cùng đơn giản; thứ hai tu vi hiện tại của Bùi Lăng đã hơn xa lúc trước.

Huống chi còn dùng Nam Kha Mộng Hỏa trong linh hỏa thất phẩm!

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hình như hệ thống uỷ thác đúc khí khác với luyện đan, nếu là luyện đan chỉ cần gần đó có vật liệu, hệ thống sẽ liên tục luyện chế, cho đến khi không đủ dược liệu hoặc là thời gian đơn uỷ thác này kết thúc, mới có thể dừng lại; dường như chỉ cần hoàn thành đúc khí một lần, sẽ lập tức kết thúc uỷ thác.

Nghĩ vậy, hắn cầm lấy pháp y trước mặt.

Thoạt nhìn đây là một chiếc áo trong bằng sa mỏng kiểu dáng đơn giản, tay áo hẹp vạt cân trải rộng trúc văn, cầm vào tay mềm mại nhẹ nhàng, cảm giác cũng không tệ lắm.

Bùi Lăng thầm suy nghĩ, dựa theo giải thích trong bản vẽ đúc khí của Khang Thiếu Dận, phương pháp sử dụng là rót pháp lực vào pháp y này.

Rót vào số pháp lực khoảng mười viên linh thạch hạ phẩm, pháp y sẽ công kích người mặc một lần trong thời gian khoảng mười tức; rót vào số pháp lực tương đương với một viên linh thạch trung phẩm, sau nửa canh giờ mới có thể công kích người mặc; rót vào số pháp lực một viên linh thạch thượng phẩm, thời gian kéo dài đến một ngày...

Thủ đoạn công kích và độ chấn động cũng theo cường độ linh lực rót vào mà khác nhau.

Vì đề phòng nó có thủ đoạn ngầm gì đó mà mình không nhìn ra, Bùi Lăng vẫy tay, pháp y lập tức mặc lên người Khang Thiếu Dận. Sau đó cũng mặc kệ đối phương có phản ứng gì, hắn trực tiếp rót vào một tia pháp lực yếu ớt.

Quả nhiên, sau mười tức vạt áo pháp y lập tức như sống lại, đột nhiên ghìm chặt cổ Khang Thiếu Dận!

Chỉ có điều, mặc dù tu vi của Khang Thiếu Dận bị phong ấn, nhưng dù sao cũng là nhục thân Kim Đan trung kỳ, chỉ là một món pháp y căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn ta.

Hiệu quả kiểm tra không có vấn đề, Bùi Lăng thu hồi pháp y, sau đó giao cho Chu Diệu Ly nói: "Mời sư tỷ luyện hóa pháp y một chút."

Chu Diệu Ly đang ngạc nhiên, Bùi sư đệ còn biết đúc khí...

Chương 881: Giết đi để tránh tai họa về sau

Chỉ có điều, bây giờ trong lòng nàng chỉ nhớ đến sự sống chết và tiền đồ của mình, không hề có chút hứng thú nào với chuyện này, vì vậy thấy đối phương nhắc lại yêu cầu, lúc này nhẹ gật đầu nhận lấy pháp y, tâm niệm vừa động đã luyện hóa thành đồ của mình.

Thấy Chu Diệu Ly đã luyện hóa pháp y, lúc này Bùi Lăng mới yên tâm thu hồi nó.

Chắc chắn hắn không thể luyện hóa, hiện tại hệ thống thiểu năng này thăng cấp xong, công kích đạo lữ cũng không thể cắt ngang tu luyện, nếu pháp y này do hắn luyện hóa thành pháp bảo của hắn, vậy không cần nghĩ, dù có cắt đứt cổ của hắn, hệ thống vẫn không quan tâm tiếp tục tu luyện!

Bởi vậy, lý do Bùi Lăng để Chu Diệu Ly luyện hóa pháp y này, là vì sau này tu luyện, hệ thống phán định công kích pháp y, sẽ cho rằng là Chu Diệu Ly công kích.

Như thế, có thể tính toán hệ thống uỷ thác bình thường...

Thu pháp y vào túi trữ vật, Bùi Lăng chưa mở miệng đã nghe Khang Thiếu Dận nói: "Hai ngàn linh thạch thượng phẩm, cộng thêm tùy ý chọn hai mươi tấm bản vẽ váy áo pháp bảo bán chạy trong 'Hoan Hỉ các', ngoài ra ta lại dâng lên tám bình linh trà đặc biệt của Thánh giáo ta thì thế nào?"

Vừa nói xong, Khang Thiếu Dận đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt.

Một lô đỉnh mà hắn ta để lại ở Vạn Hủy hải đang đến gần chỗ này!

Đây cũng là lô đỉnh vừa rồi truyền âm cho hắn ta, đối phương thấy truyền âm không thành công, đã tự mình xuất phát tìm đến hắn ta, chắc chắn có việc quan trọng gì đó rất gấp.

Chuyện quan trọng nhất bên Vạn Hủy hải này, chỉ có toà phù đảo kia!

Vào lúc này, Bùi Lăng đang lo lắng nên tối đa hóa lợi ích như thế nào, lại nghe Chu Diệu Ly đột nhiên truyền âm nói: "Bùi sư đệ, tiếp theo ngươi còn có chuyện gì cần hắn giúp đỡ không?"

"Không có." Bùi Lăng truyền âm trả lời.

Chu Diệu Ly khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên đánh ra một cái huyết chỉ!

Phốc!

Trên mi tâm Khang Thiếu Dận lập tức xuất hiện một lỗ máu, đến lúc chết hắn ta cũng chưa kịp phản ứng, rõ ràng mình có thiên ý coi trọng, được thiên ý chiếu cố, vì sao đối phương dám ra tay với hắn ta?

Hơn nữa, lại còn thành công??

Giải quyết nhục thân của Khang Thiếu Dận, vì đề phòng hồn phách của đối phương bỏ chạy, Chu Diệu Ly lập tức đưa năm ngón tay đè xuống đỉnh đầu đối phương, nhanh chóng rút hồn luyện phách!

"A a a a a a!!"

Tiếng kêu thảm như oan hồn rít gào vang lên, một lát sau hồn phách của Khang Thiếu Dận dần bị rút ra hoàn toàn từ trong nhục thân lạnh ngắt.

Chu Diệu Ly nhanh chóng kết động pháp quyết phong ấn nó lại, chợt trầm giọng nói: "Khang Thiếu Dận ra giá cực kỳ cao, nhưng đối phương đã đoán được thân phận của chúng ta cho nên phải chết!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó gật đầu.

Nếu là lúc bình thường, thật ra Chu Diệu Ly chưa chắc đã ra tay với Khang Thiếu Dận.

Dù sao tông môn của đôi bên đều ngồi ngang vai ngang vế, tranh đấu giữa các người cùng thế hệ vinh nhục tự hưởng. Trưởng bối Khang Thiếu Dận muốn không nói lý lẽ, thế hệ trước của Trọng Minh tông cũng không phải loại lương thiện.

Nhưng hiện tại Chu Diệu Ly đang sứt đầu mẻ trán tìm kiếm cơ hội sống sót, đương nhiên không thể giữ lại bất kỳ tai hoạ ngầm tự nhiên gây chuyện gì.

Chẳng may nàng khó khăn lắm mới thuyết phục Tư Hồng thị tha cho nàng một lần, lúc này lại vì trưởng bối Khang Thiếu Dận tìm tới cửa, mài mòn một tia kiên nhẫn cuối cùng của Tư Hồng thị thì sao?

Bởi vậy, từ lần đầu tiên Khang Thiếu Dận ra giá, đối phương chắc chắn là một người chết...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn túi trữ vật do tên chân truyền Thiên Sinh giáo này để lại, hỏi: "Ngươi và ta chia đều?"

"Sư đệ cứ nhận hết là được." Chu Diệu Ly lắc đầu, "Nhưng có một việc cần phải nhớ kỹ, ngoại trừ linh thạch và đan dược, phải nhanh chóng sang tay những tài nguyên khác. Nếu không sẽ bị Thiên Sinh giáo tìm tới cửa... Mặc dù lấy thân phận địa vị của sư đệ, tông môn chắc chắn không cho phép đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng Thiên Sinh giáo lấy xuất thân quyết định tôn ti, dù Khang Thiếu Dận là người không ra sao, địa vị người thân của hắn lại không thấp, khó tránh khỏi sẽ tự mình làm ra hành động đê tiện."

Bùi Lăng nói: "Đa tạ sư tỷ nhắc nhở."

Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đề nghị về tông, chợt cau mày nói: "Một lô đỉnh của Khang Thiếu Dận tới tiệm thuốc."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ ý của Chu Diệu Ly, nhục thân của Khang Thiếu Dận đã chết, hồn phách đã phong ấn, một khi bị lô đỉnh của hắn ta phát hiện chuyện này, nhất định có rất nhiều rắc rối. Bởi vậy, cũng phải giết lô đỉnh!

"Để ta xử lý thi thể, sư tỷ ra tay là được." Bùi Lăng lập tức nói.

Hiện tại "Chu Ký dược phô" là sản nghiệp dưới danh nghĩa của hắn, tất nhiên không thể giữ lại thi thể của Khang Thiếu Dận ở đây.

Chu Diệu Ly hừ lạnh một tiếng, nói: "Không! Ta tưởng lần này Khang Thiếu Dận chỉ dẫn theo bốn tên lô đỉnh tới. Nhưng bây giờ xem ra, trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở lại Vạn Hủy hải. Dù không dẫn theo tất cả lô đỉnh, chắc chắn cũng dẫn theo hơn nửa."

"Vì đề phòng có cá lọt lưới, sư đệ tạm thời giả trang thành Khang Thiếu Dận cùng ta đi gặp tên lô đỉnh kia."

"Thuận tiện hỏi ra vị trí của tất cả lô đỉnh còn lại."

Chương 882: Thay vào đó

"Về phần xử trí thi thể và đánh tan hồn phách của Khang Thiếu Dận, cứ giao cho Tương Hà là được."

"Lúc trước ta ra tay ở Vạn Hủy hải này, việc giải quyết hậu quả đều do nàng giúp đỡ xử lý, tay chân rất sạch sẽ, sư đệ có thể yên tâm!"

Nghe đến đây, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên.

Nhưng hiện tại lô đỉnh đã đi vào bên trong tiệm thuốc, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo yêu cầu của Chu Diệu Ly mà thôi động 【 Huyết Vô Diện 】 , ngụy trang hình dạng và khí tức của mình thành dáng vẻ của Khang Thiếu Dận.

Ngay sau đó, hắn suy nghĩ, lại phá cấm chế trong dụng cụ trữ vật của Khang Thiếu Dận, lấy ra một bộ ngoại bào mới tinh từ đó, sau khi dùng 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 xác định pháp y này không có vấn đề mới đổi sang, cuối cùng lấy khối ngọc bội ở bên hông Khang Thiếu Dận xuống, treo ở bên hông mình.

Chờ Bùi Lăng rời khỏi phòng tu luyện, vẻ ngoài đã không khác gì Khang Thiếu Dận.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người nhìn nhau, ăn ý đi đến chính đường tiệm thuốc.

Lúc này, trong chính đường tiệm thuốc, Liễu Tử Miên khoác lụa mỏng, trước ngực treo chuỗi vòng ngọc, cách ăn mặc tinh xảo tươi đẹp đang chờ đợi như ngồi bàn chông.

Cuối cùng tòa phù đảo mà chủ nhân tự tìm kiếm trên biển đã xuất hiện!

Nhưng chưa nói đến việc truyền âm không trả lời, vừa đến địa điểm cũ của Hoan Hỉ các đã thấy Hoan Hỉ các bị san thành bất bằng.

Nàng nghe ngóng tình huống cụ thể từ hàng xóm hai bên phải trái, nhưng những tán tu kia đều là người sợ rắc rối, không chịu nói tỉ mỉ, hỏi gì cũng không biết...

Cũng may, bởi vì là lô đỉnh của Khang Thiếu Dận, Liễu Tử Miên dựa theo việc cảm ứng khí tức của chủ nhân, một đường tìm được nhà "Chu Ký dược phô" này.

Nếu nàng nhớ không lầm, hình như đây là sản nghiệp của một vị chân truyền Trọng Minh tông.

Chỉ có điều, mặc dù Liễu Tử Miên đã đi vào tiệm thuốc, nhưng lại bị một giao nhân trong tiệm thuốc ngăn lại.

"Thiếp thân chưa từng thấy Khang công tử mà ngươi nói." Thái độ của Tương Hà rất khách sáo, "Đằng sau là khố phòng rất quan trọng, căn cứ vào chủ nhân nhà ta phân phó, người ngoài không được đi vào."

"Kính xin cô nương rộng lòng tha thứ."

"Thuật pháp trên thế gian vô cùng kỳ quặc, sao biết có phải Khang công tử đi chỗ khác, cô nương bị lừa dối mới đến chỗ chúng ta hay không?"

"Từ trước đến nay quý giáo và tông môn của chủ nhân nhà ta có quan hệ thân thiết, cô nương đừng bị người ta lợi dụng, làm ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà mới được."

Lúc nói chuyện, Tương Hà vẫn ngăn lại lối đi thẳng đến hậu viện, không hề cho đối phương cơ hội mạnh mẽ xông vào.

Mặc dù trong lòng nàng rất rõ ràng, Khang Thiếu Dận rơi vào trong tay chủ nhân nhà mình, chắc chắn kết cục sẽ không tốt hơn.

Nhưng người đến không có bằng chứng, chỉ là dựa theo một phần cảm ứng lô đỉnh mà thôi, dựa vào cái gì phải thừa nhận?

Liễu Tử Miên cau chặt hàng mi thanh tú, nàng đã giải thích nửa ngày cũng thử nhiều lần mạnh mẽ xông tới, nhưng giao nhân này mềm không được cứng không xong, thực lực tu vi cũng không thua kém nàng một chút nào, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn nàng!

Bởi vậy, chỉ cần bây giờ đối phương không chịu nhường đường, nàng căn bản không thể đi vào tìm Khang Thiếu Dận.

Vào lúc này, một nam tu mi dài mắt sáng, tóc đen rối tung đi ra từ bên trong.

Vẻ ngoài của nam tu này tuấn tú, khí chất âm nhu tà dị. Sau lưng có một nữ tu quần áo xinh đẹp, thanh tú lịch sự tao nhã đi theo.

Thấy chủ nhân trước cùng chủ nhân hiện nay đều đi ra, Tương Hà lập tức lui ra.

Sắc mặt Liễu Tử Miên vui mừng, vội vàng đi đến trước mặt Bùi Lăng cung kính nói: "Chủ nhân..."

Sau khi hành lễ, nhìn Tương Hà và Chu Diệu Ly ở bên cạnh, lập tức truyền âm nói, "Chủ nhân, phù đảo cơ duyên đã xuất hiện!"

Lúc này, Bùi Lăng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm vị trí các lô đỉnh khác của Khang Thiếu Dận, nghe vậy khẽ giật mình, phù đảo cơ duyên?

Phù đảo gì?

Thế là, lúc này Bùi Lăng nói: "Nơi này không có người ngoài, ngươi cẩn thận nói cụ thể tình huống phù đảo cơ duyên."

Liễu Tử Miên giật mình, tưởng Chu Diệu Ly và Tương Hà là lô đỉnh mà chủ nhân mới thu nhận.

Vẻ ngoài của hai người này cực kỳ xuất chúng... Trong lòng nàng chua xót nhưng sợ thủ đoạn dạy dỗ thường ngày của Khang Thiếu Dận, lập tức kìm nén rất nhiều suy nghĩ lung tung, lập tức giải thích: "Chính là tòa phù đảo Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xuất hiện mười năm trước đã xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa, lần này xuất hiện rất gần phường thị, đã có rất nhiều tán tu phát hiện, thậm chí có một bộ phận tán tu to gan làm loạn, bụng dạ khó lường! Lại nhân lúc chủ nhân không ở đây, thử lên đảo..."

"Những tán tu này luôn không rõ thiên ý, không biết cơ duyên lần này đều chuẩn bị vì chủ nhân."

"Chỉ có chủ nhân mới có thể lên trên đảo, thu hoạch được cơ duyên lớn, tạo hóa lớn!"

"Những tán tu như cỏ rác kia dám can đảm mưu đoạt đồ của chủ nhân, thật sự không biết sống chết..."

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng và Chu Diệu Ly đều thay đổi!

Toà phù đảo Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia?

Lúc Bùi Lăng Trúc Cơ đã dùng môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia.

Hiện phù đảo xuất hiện lần nữa, rất có thể lại có cơ duyên lớn gì đó!

Chương 883: Tiếp nhận tài nguyên và lô đỉnh

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Chu sư tỷ, tận dụng thời cơ thời không đến lại, ta muốn đi xem!"

Chú Quỷ đạo cơ của hắn đến từ toà phù đảo này.

Người ngoài nhìn môn đạo cơ này, chỉ là một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp đơn kiếp, nhưng trên thực tế đây cũng là một môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp tam kiếp cấp cao nhất!

Nơi có thể xuất hiện cơ duyên như thế, chắc chắn còn có tạo hóa lớn.

Hiện tại đã gặp được, tất nhiên không lý nào lại bỏ qua!

Chu Diệu Ly cau chặt hàng mày, sau khi suy nghĩ lại truyền âm nói: "Bùi sư đệ, nếu ngươi yêu cầu việc khác, tất nhiên không lý nào ta lại không đồng ý."

"Nhưng giống như loại cơ duyên hoàn toàn không biết này... Ta không có thời gian đó!"

Thấy Chu Diệu Ly từ chối, Bùi Lăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Bây giờ đối phương vừa phải giải quyết tai hoạ ngầm từ Dược Tiên Nữ giả, lại phải đề phòng Lệ sư tỷ đuổi giết, cũng không dám tốn thời gian ở Vạn Hủy hải.

Thế là, hắn tiếp tục truyền âm nói: "Chu sư tỷ, vậy đi, ta cho ngươi Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm trước, sau đó một mình đi lấy cơ duyên."

"Bây giờ ngươi tự về tông thì như thế nào?"

Chu Diệu Ly ngạc nhiên truyền âm: "Trên người ngươi có mang theo Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm?"

"Chỉ có hai viên." Bùi Lăng trả lời ngắn gọn, "Chu sư tỷ không tin, ta có thể để ngươi kiểm tra tất cả túi trữ vật."

"Tốt! Vậy cho ta hai viên. Kiểm tra túi trữ vật thì không cần, ta vẫn tin tưởng sư đệ." Chu Diệu Ly lập tức truyền âm.

Đương nhiên, không phải nàng tin tưởng cách làm người của Bùi Lăng, mà là thủ đoạn của đối phương!

Có thể chơi đùa nàng, Tư Hồng thị và Vô Thủy sơn trang ở trong lòng bàn tay, với tâm cơ lòng dạ của vị sư đệ này không thể phạm phải sai lầm đơn giản như thế.

Hai người bàn bạc ổn thỏa, Bùi Lăng nói với Liễu Tử Miên: "Ta đã biết, ngươi đi ra bên ngoài chờ trước, ta lập tức ra."

Liễu Tử Miên hơi u oán nhìn Chu Diệu Ly và Tương Hà, mới nói: "Vâng."

Đưa mắt nhìn Liễu Tử Miên rời khỏi "Chu Ký dược phô", Bùi Lăng lập tức lấy ra hai viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm giao cho Chu Diệu Ly.

Chu Diệu Ly cẩn thận kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới khẽ gật đầu.

Rất tốt, nếu chỉ có một viên, vậy thật sự hơi rắc rối.

Bởi vì, dù nàng tìm đại sư luyện đan cao minh giám định cũng cần thời gian, mới có thể xác định vật liệu bên trong có phải dùng sợi tóc của Dược Tiên Nữ hay không, hiệu quả có xuất chúng như Bùi Lăng đã nói không... Nhưng hai viên vậy nàng có thể trực tiếp sử dụng một viên làm thí nghiệm, có thể trực tiếp xác nhận độ thật giả và hiệu quả của đan dược.

Nếu là thật, vậy còn lại một viên đã có thể nộp lên Tư Hồng thị, bắt đầu lấy công chuộc tội; nhưng nếu là giả... Vậy có thể lập tức tìm Bùi Lăng tính sổ!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Chu Diệu Ly đã tốt hơn nhiều, lập tức thu hồi đan dược.

Vào lúc này, Bùi Lăng mở miệng nói: "Sư tỷ muốn về tông môn, ta một mình đi lại ở bên ngoài, một khi bại lộ thân phận, sợ rằng sẽ dẫn tới Tô chân truyền ra tay."

"Tiếp theo ta dự định dùng thân phận Khang Thiếu Dận làm việc."

"Tạm thời cũng giữ những lô đỉnh của Khang Thiếu Dận ở lại bên cạnh để ngụy trang."

Chu Diệu Ly đã lấy được Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, có thể trở về tông tự cứu, vì vậy tâm trạng khá tốt.

Cũng không để ý sự sống chết của đám lô đỉnh Khang Thiếu Dận như vừa rồi, lập tức nói: "Bây giờ sư đệ đã Kết Đan, có 【 Huyết Vô Diện 】 trong tay, những lô đỉnh kia rất khó phát hiện thân phận của ngươi."

"Nhưng không có công pháp Thiên Sinh giáo, chỉ cần vừa ra tay rất dễ lộ ra sơ hở."

"Hơn nữa, tốt nhất đừng song tu với các nàng, như thế sẽ lập tức lộ thân phận!"

Thật ra trong lòng nàng cũng hơi ngạc nhiên.

Bùi sư đệ này che giấu tu vi khí tức rất tốt.

Lúc đầu nàng cũng không phát hiện đối phương đã Kết Đan.

Nhưng vừa rồi hắn thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 , khí tức tràn ra ngoài lại đã đi vào Kết Đan!

Nhớ kỹ lần trước gặp đối phương ở Lưu Lam hoàng triều, đối phương đã nắm giữ một đầu "Pháp", vì vậy hiện tại Kết Đan, chắc chắn đã kết xuất ra Kim Đan.

Chỉ có điều không biết, rốt cuộc là Kim Đan nhất phẩm, nhị phẩm hay là tam phẩm?

"Sư tỷ yên tâm, ta hiểu rõ." Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn không có việc gì song tu với lô đỉnh của Khang Thiếu Dận làm gì?

"Đúng rồi." Chu Diệu Ly lại nghĩ tới một việc, vung tay lên đưa hồn phách Khang Thiếu Dận đã bị phong bế đến trước mặt hắn, dặn dò, "Thiên Sinh giáo giống với Thánh tông ta, đệ tử đều điểm Mệnh Hồn đăng trong tông, một khi hồn phi phách tán, Mệnh Hồn đăng sắp tắt."

"Hơn nữa còn thể hiện ra nơi dập tắt."

"Bây giờ cửa hàng này là sản nghiệp của sư đệ, tuyệt đối không thể để hồn phách của hắn tan thành mây khói ở trong này."

"Vốn ta dự định để Tương Hà đi trên biển tìm một góc không có người xử lý."

"Nhưng sư đệ đã muốn dùng thân phận của hắn đi tìm cơ duyên, vậy tốt nhất là mang theo."

"Đến lúc đó thân phận này không có tác dụng, lại bóp nát phong ấn, để người Thiên Sinh giáo đi tìm toà phù đảo kia."

Chương 884: Tiếp nhận tài nguyên và lô đỉnh

Bùi Lăng gật đầu nói cảm tạ, thu hồn phách Khang Thiếu Dận vào trong túi trữ vật, sau đó lại phá tan cấm chế toàn bộ dụng cụ trữ vật của Khang Thiếu Dận, kiểm tra một lần, sau khi tìm hiểu sơ qua vật tùy thân của hắn ta, liền rời khỏi tiệm thuốc.

Đưa mắt nhìn Bùi Lăng đi ra ngoài, Chu Diệu Ly nhìn Tương Hà phân phó: "Đi xử lý thi thể, đừng để lại bất cứ dấu vết gì."

"Vâng!"

...

Bên ngoài tiệm thuốc, Liễu Tử Miên chờ một lát cuối cùng đã đợi được Bùi Lăng đi ra, lập tức tiến lên chủ động dựa vào, dịu dàng nói: "Chủ nhân, các tỷ muội khác đã lần lượt chạy tới gần phù đảo, chỉ chờ chủ nhân đến đó làm chủ tình hình..."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một bộ liễn điêu khắc bức tranh mỹ nữ chơi đùa từ trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận.

Bộ liễn này mạ vàng khảm đá quý, xung quanh có rèm châu rủ xuống, trong xinh đẹp lộ ra hơi thở xa hoa lãng phí.

Ngoại trừ bộ liễn này, trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận còn có rất nhiều bộ liễn có vẻ ngoài cực giống, chỉ khác biệt ở chi tiết.

Có thể thấy, đối phương rất thích loại pháp bảo phi hành này.

Sau khi hai người vào bộ liễn, Bùi Lăng hỏi: "Phù đảo ở đâu?"

Liễu Tử Miên vội vàng chỉ một phương hướng: "Chủ nhân, ở đằng kia."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, điều khiển bộ liễn bay về phía đối phương chỉ.

...

Vào lúc này, trên biển rộng mênh mông, mặt nước, không trung, đáy biển xung quanh hòn đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi... Không biết ẩn núp bao nhiêu tán tu, ánh mắt nóng bỏng nhìn toà đảo nhỏ đột ngột xuất hiện kia.

Mặc dù số lượng những tán tu này rất nhiều, tu vi lại không cao.

Ngoại trừ mấy vị Kết Đan đứng giữa không trung, phần lớn đều là Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ.

"Tại sao nơi này lại có đảo?" Một tán tu thiếu niên Luyện Khí kỳ đi theo trưởng bối đứng trên một chiếc tàu biển, mở to hai mắt nhìn, đánh giá hòn đảo đằng xa, lầm bầm, "Ta nhớ hai ngày trước đi qua bên này, ở đây không có cái gì hết."

"Cơ duyên, đây là cơ duyên!" Vẻ mặt trưởng bối của hắn ta nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Ta vừa truyền âm hỏi thăm mấy vị đồng đạo, có lẽ hòn đảo này đột ngột xuất hiện vào hôm nay."

"Nó tương tự với U Tố mộ trong truyền thuyết, lơ lửng không cố định, đến vô ảnh, đi vô tung, dường như cả hòn đảo nhỏ đều là vật sống!"

"Mười năm trước từng xuất hiện tình huống tương tự, lúc ấy chín môn phái lớn đều tới... Cũng không biết hiện tại trên đảo này còn có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp hay không?"

Thiếu niên kích động: "Thúc tổ, vậy vì sao bây giờ chúng ta còn không lên?"

"Trên đảo có bình phong che chở." Trưởng bối hừ lạnh một tiếng, "Nếu không ngươi cho rằng vì sao mọi người chỉ nhìn không đi lên? Đám người Ngọa Khâu lão tổ và Vũ Mông tiên tử đều bó tay không có cách nào, huống chi là chúng ta?"

"Nhưng cũng không cần lo lắng, chúng ta vội, bọn họ còn vội hơn! Dù leo lên hòn đảo, lấy tu vi của chúng ta cũng không thể cướp được Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, nhiều lắm là nhìn xem có kiếm được chút tài nguyên tu luyện gì đó không."

"Muộn chút nữa chín môn phái lớn chạy tới, đám tán tu chúng ta hoàn toàn không có phần trong cơ duyên lớn này!"

"Đến lúc đó chúng ta chỉ mất đi chút chỗ tốt, bọn họ lại mất đi cơ hội một bước lên trời."

Vào lúc này, lại có người khẽ hỏi thăm: "Sư phụ, chúng ta thật sự phải chờ ở chỗ này sao? Nếu chín môn phái lớn đến đây... Chính đạo còn tốt, nhiều lắm là đuổi chúng ta đi, nếu là Ma môn... Năm đó phụ mẫu ta..."

Sư tôn của hắn ta khe khẽ thở dài, chợt lời lẽ thấm thía nói: "Trong mắt chín môn phái, nhất là Ma môn, mạng của đám tán tu chúng ta như cỏ rác. Đúng là tu vi thực lực của chúng ta đều không đủ tranh chấp với bọn họ. Nhưng việc tu hành không tiến ắt lùi! Vi sư dừng ở Trúc Cơ đỉnh phong nhiều năm, sở dĩ vẫn không Kết Đan, cũng không phải tư chất không đủ, đơn thuần là tài nguyên không đủ."

"Thiên phú căn cốt của ngươi không thấp hơn đệ tử chín môn phái lớn, nhưng sau này rất có thể sẽ giống vi sư, dừng lại ở Trúc Cơ, cả đời vô vọng Kết Đan... Hiện tại không tranh giành, chẳng lẽ cam tâm cứ ngơ ngác đến khi thọ tận mà chết?"

"Mặc dù mười năm trước Giám Sát điện chủ Trọng Minh tông độc hại Vạn Hủy hải ta nhiều năm, nhưng lúc đó cơ duyên đã biến mất, các môn phái lớn khác đều đã trở về tông môn, không ai quản chế, mới khiến ma tu phách lối, tùy ý làm việc."

"Hiện tại cơ duyên lại xuất hiện, chắc chắn sẽ có người bên chính đạo chạy tới."

"Đến lúc đó cho dù là Ma môn, cũng không dám làm loạn quá mức."

"Đây cũng là cơ hội hiếm có để đám tán tu chúng ta sinh tồn... Vi sư già rồi, ngươi còn trẻ, nếu có thể may mắn đạt được lần tạo hóa này, chỗ khác khó nói, chắc chắn Lưu Lam hoàng triều sẽ nhận lấy ngươi..."

Lúc đám tán tu đang xì xào bàn tán, ở nơi xa có một chiếc thuyền lâu, theo gió vượt sóng đang nhanh chóng tới gần!

Chiếc thuyền lâu này kiểu dáng bình thường, không hề có chỗ mới lạ nhưng cờ xí trên cột buồm đón gió phấp phới, trên mỗi một lá cờ đều khắc ký hiệu Lưu Lam hoàng triều!

Là Lưu Lam hoàng triều đến!

Rất nhiều tán tu đều vô cùng hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, bọn họ biết chiếc thuyền lâu này!

Chương 885: Cơ duyên lớn?

Là pháp bảo riêng của Thạch Vạn Lý lâu chủ Thiền Lâu Vạn Hủy hải, người đến không phải là đám cao tầng Lưu Lam hoàng triều, mà là Thạch Vạn Lý.

Chỉ có điều, bọn họ vừa thở phào vì điều này, đã thấy một đám mây màu hồng trắng bay tới từ giữa không trung.

Trên đám mây có hình bóng lay động, hình như có mấy bóng dáng hoặc ngồi hoặc đứng.

Nhưng nhìn kỹ lại, dường như cách mưa bụi mịt mờ nhìn không rõ.

Lần này, chỉ cần là tán tu có chút tầm mắt, tất cả đều nhận ra được.

Đây là pháp bảo phi hành của Kiều Từ Quang chân truyền Tố Chân Thiên!

"Tố Chân Thiên!" Trên mặt đám tán tu đều hiện ra vẻ nghi ngờ.

Lưu Lam hoàng triều có Thiền Lâu đóng quân Vạn Hủy hải, cho nên phù đảo cơ duyên vừa xuất hiện, lâu chủ phân lâu Thạch Vạn Lý đã chạy tới, cũng là việc có thể hiểu.

Nhưng sao chân truyền Tố Chân Thiên cũng có thể chạy tới nhanh như vậy?

Mặc dù chân truyền đệ tử chín môn phái lớn đều chỉ là tu vi Kết Đan kỳ, nhưng lúc thật sự đấu pháp, tán tu Nguyên Anh kỳ bình thường gặp phải cũng chỉ có đường thất bại diệt vong!

Thậm chí có thể nói một mình đối phương có thể quét ngang tất cả tán tu ở nơi này.

"Đám người Thích lão lại bế quan ở sâu trong hải vực vào lúc này..." Trong chốc lát, sắc mặt tất cả tán tu đều rất khó coi, trong lòng mấy người Kết Đan như Ngọa Khâu lão tổ, Vũ Mông tiên tử và Tứ lão Tiêu thị càng buồn bực.

Vạn Hủy hải là thánh địa của tán tu trong thiên hạ, cũng không phải không có tu sĩ cấp cao Nguyên Anh trở lên tọa trấn.

Nhưng trước đó trong phường thị xảy ra chút việc, dường như có thiên kiêu Ma môn làm loạn đã kinh động đến mấy tu sĩ cấp cao Thích lão, rối rít ra biển tránh né sóng gió, hiện tại chưa nói đến phường thị, thậm chí căn bản không liên lạc được.

Đến mức hiện tại cũng không cần trưởng bối chín môn phái lớn có mặt, chân truyền Kết Đan kỳ đã đủ để tất cả mọi người uống một bình.

Chỉ là cơ duyên ở ngay trước mặt, lại không ai nỡ cứ từ bỏ như thế.

Dù sao, Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên đều là danh môn chính đạo, không có lý do chính đáng, sẽ không dễ dàng giết chóc.

Vì vậy đám người lưỡng lự, hơi lui lại nhưng vẫn không muốn rời đi.

Pháp bảo đám mây nhìn như nhẹ mềm chậm chạp, tốc độ lại không chậm, chẳng mấy chốc đã đến gần hòn đảo, phút chốc đã dừng lại.

Vào lúc này, thuyền lâu cũng đã đến bên bờ hòn đảo, truyền ra một giọng nói: "Kiều sư tỷ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

"Làm phiền Thạch lâu chủ nhớ nhung." Trên đám mây, một bóng dáng khẽ gật đầu, Kiều Từ Quang nhã nhặn nói, "Còn tốt."

Trên thuyền lâu, sau khi xác định người bên Tố Chân Thiên tới là Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý hơi ngạc nhiên.

Còn tưởng việc lần trước đã kết thúc theo Côn Vũ lão tổ sa lưới.

Không ngờ Tố Chân Thiên lại vẫn đang tìm kiếm tên ma tu kia.

Thế nhưng, điều này cũng không liên quan gì đến hắn ta.

Sau khi đại điển luận đan kết thúc, hắn ta lập tức thông qua Truyền Tống Trận, trở về phường thị Vạn Hủy hải tiếp tục tọa trấn.

Thứ nhất đây là trách nhiệm của hắn ta; thứ hai là Thập Cửu hoàng tử tự ra lệnh cho hắn ta, âm thầm tìm kiếm tung tích Vương Cao đại sư.

Hoàng triều cố ý thuê vị đại sư này đảm nhiệm tọa sư Ngọc Lân thư viện, lại nhậm chức thái y thự, giảng giải đan đạo cho đám hoàng tử vương tôn... Tóm lại, hoàng triều đối rất coi trọng Vương Cao đại sư.

Hi vọng lấy sự chân thành thuyết phục hắn vào triều làm quan.

Chỉ là vị đại sư này hành tung bí ẩn, những ngày qua Thạch Vạn Lý điều tra đủ kiểu ở Vạn Hủy hải, từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra tung tích của hắn.

Hiện tại lại nhận được tin tức phù đảo xuất hiện, cho nên lập tức chạy tới.

Nhìn qua những tán tu lưu luyến không đi ở xung quanh, Thạch Vạn Lý khẽ lắc đầu.

Trận cơ duyên này có liên quan đến U Tố mộ một trong bốn khu vực hung hiểm, nhất định vô cùng nguy hiểm!

Dù chín môn phái không ra mặt, những tán tu này leo lên hòn đảo chắc chắn cũng dữ nhiều lành ít.

Hơn nữa, hiện tại khác với mười năm trước, lúc ấy toà phù đảo này căn bản không có cấm chế ngăn cản, vì vậy rất nhiều tán tu đều trực tiếp đi lên. Nhưng số người sống sót lại lác đác không có mấy, về sau cũng không biết là ai phát hiện cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ, hấp dẫn chín môn phái lớn đến...

Tổng kết cơ duyên năm đó một chút, là tán tu dò đường, chín môn phái lớn ngồi mát ăn bát vàng.

Mặc dù thiên hạ này chính tà đối lập, nhưng xét đến cùng vẫn là thực lực hàng đầu!

Thực lực không đủ, ngay cả tư cách tham gia trò vui cũng không có.

Cưỡng ép thỏa mãn lòng tò mò của mình, thường xuyên phải trả giá bằng cả mạng sống.

Nghĩ đến đây, Thạch Vạn Lý thở dài trong lòng, hắn ta đã đưa tin về sự xuất hiện của phù đảo cho Lưu Lam hoàng triều, hy vọng hoàng triều nhanh chóng phái người tới làm chủ tình hình.

Tránh để những tán tu này chí lớn nhưng tài mọn, lòng tham quá mức, không dưng lại mất mạng.

Trên đám mây trắng hồng, mấy nữ tu tán vạt áo ngồi xếp bằng, một người trong số đó mi dài mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, áo ngắn màu xanh váy trắng.

Chương 886: Cơ duyên lớn?

Mái tóc dài của nàng được cuộn tròn lại, cắm nghiêng mấy cây trâm dài hình kiếm, vòng eo tinh tế nhưng lưng thẳng, trong xinh đẹp lộ ra khí khái hào hùng dào dạt, đó là Nguyễn Chỉ.

Lúc này, nàng và mấy đồng môn khác đều nín thở tập trung, lặng im ngồi đó, mơ hồ vây quanh nữ tu đứng ở đầu tiên.

Thoạt nhìn nữ tu này tuổi chừng hai mươi, tóc đen búi cao cài một chuỗi ngọc phù dung quan, trâm cài tóc hình kiếm cắm đối xứng, da trắng mặt xinh, áo ngắn xanh váy hoa, phi bạch nền cam điểm xuyết châu ngọc, lúc đứng trước gió vạt áo băng rua bay múa như thần phi tiên tử, khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất ung dung trầm ổn.

Chính là Kiều Từ Quang.

Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt bình thản nhìn phù đảo phía dưới.

Mặc dù lần trước bắt sống Côn Vũ lão quái nhưng Tố Chân Thiên thẩm vấn một lần, phát hiện đối phương chỉ bị ma tu Vô Thủy sơn trang lợi dụng, có thể nói không hề đến cái chết của Mạc Lễ Lan!

Chỉ có điều, phàm là ma tu ngang ngược, dù là người nào trong tứ đại ma môn làm ra, chắc chắn đều sẽ điều tra ra là Vô Thủy sơn trang.

Tố Chân Thiên cũng tốt, rất nhiều tông môn chính đạo cũng được, thậm chí bản thân Ma môn cũng không cảm thấy ngạc nhiên với điều này.

Bởi vậy, rốt cuộc việc này có phải Vô Thủy sơn trang gây ra không, đến bây giờ bọn họ cũng không thể xác định.

Ngoài ra, lần trước Nguyễn Chỉ sư muội vô tình gặp được tên ma tu mang theo thi thể Mạc Lễ Lan sư muội ở phường thị Vạn Hủy hải.

Cho nên dưới tình huống không có nhiều manh mối hơn, mấy ngày qua Kiều Từ Quang vẫn dẫn theo mấy vị sư muội chạy khắp nơi ở Vạn Hủy hải, tìm kiếm vị trí tên ma tu kia.

Nhiều ngày qua vẫn không thu hoạch được gì.

Nhưng bây giờ toà phù đảo này đột nhiên xuất hiện, lại là một cơ hội!

Loại cơ duyên lớn tạo hóa lớn có liên quan với U Tố mộ này, chỉ cần ma tu kia còn ở trong Vạn Hủy hải, không, dù đã rời khỏi Vạn Hủy hải, chỉ cần nghe được tin tức, lấy sự tham lam của người trong ma đạo chắc chắn sẽ tới!

Đến lúc đó, có thể báo thù rửa hận cho Mạc Lễ Lan sư muội!

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang nhìn chằm chằm vào thuyền lâu của Thạch Vạn Lý, truyền âm hỏi: "Thạch lâu chủ, trong khoảng thời gian này phường thị có xuất hiện ma tu nào khả nghi không?"

Hai ngày qua, bọn họ đều đào ba thước đất điều tra ở xung quanh hòn đảo mà Mạc Lễ Lan xảy ra chuyện để thu thập manh mối, vẫn chưa đến phường thị, không biết bên phường thị có tình huống như thế nào.

Hiện tại, nếu không phải tin tức phù đảo này truyền ra, có lẽ bọn họ còn phải chờ mấy ngày nữa mới có thể trở về phường thị Vạn Hủy hải nghỉ ngơi và nghe ngóng tin tức.

Đã gặp được Thạch Vạn Lý ở chỗ này, liền dứt khoát hỏi thăm một hai.

"Gần đây có hai tên ma tu từng tới phường thị." Thạch Vạn Lý truyền âm trả lời, "Thứ nhất là nữ tu ăn mặc xinh đẹp, chắc là đã che giấu thân phận, nàng tập kích 'Hoan Hỉ các' trong phường thị, san 'Hoan Hỉ các' thành đất bằng; hai là chủ nhân 'Hoan Hỉ các', Khang Thiếu Dận chân truyền Thiên Sinh giáo."

"Nghi ngờ nữ tu kia là chân truyền Trọng Minh tông hoặc Luân Hồi tháp, thân phận cụ thể vẫn chưa rõ ràng lắm."

"Việc này xảy ra ở trong phường thị, nhưng đây là ma đạo đang chó cắn chó, cho nên tại hạ chưa từng nhúng tay vào."

"Chắc Khang Thiếu Dận nhận được tin tức sản nghiệp của mình bị tập kích đã chạy tới."

"Nhưng vừa chạy tới đã bị nữ tu kia thoải mái đánh bại lại bắt đi."

"Tạm thời không rõ tung tích."

Kiều Từ Quang nghe vậy hơi ngạc nhiên, Khang Thiếu Dận vừa lên chân truyền, tu vi chỉ là Kim Đan trung kỳ, thuộc về hạng chót trong số chân truyền chín môn phái lớn, theo quan điểm của nàng đúng là không mạnh lắm.

Nhưng thực lực chân truyền tông môn lớn chỉ là một mặt, phù lục và đủ loại pháp bảo trên người cũng tạo thành một phần quan trọng trong chiến lực.

Thoải mái đánh bại Khang Thiếu Dận, đây phải là chân truyền thành danh đã lâu mới có thể làm được!

Chắc hẳn nữ ma tu này không phải nàng hung thủ muốn tìm.

Nhưng đối phương đã ở trong phường thị, e rằng lần phù đảo cơ duyên này sẽ có một trận ác chiến.

Đang suy nghĩ, một bộ liễn xa hoa lãng phí gào thét đi đến từ hướng phường thị!

"Thiên Sinh giáo!"

"Bộ liễn này là của các chủ 'Hoan Hỉ các'!"

"Sao hắn vẫn có thể đến đây? Không phải hôm qua hắn bị..."

"Suỵt! Im lặng! Ngươi không muốn sống nữa à? Cao đồ Thiên Sinh giáo là người mà chúng ta có thể tùy ý đánh giá?"

Rất nhiều tán tu xì xào bàn tán, sắc mặt đều khó coi.

Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều là danh môn chính đạo, danh tiếng luôn không tệ, dù là chân truyền xuất hiện, bọn họ vẫn dám tiếp tục lưu luyến không đi.

Nhưng Thiên Sinh giáo cũng không dễ nói chuyện như vậy.

Sau khi đối phương đến, có khả năng còn lập tức đại khai sát giới, huyết tẩy toàn trường!

"Không có việc gì, Kiều chân truyền của Tố Chân Thiên ở đây, nàng sẽ không để mặc ma tu tàn sát chúng ta." Lúc sợ hãi, có người nhắc nhở nhìn về phía đám mây màu trắng hồng kia, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều.

Không sai!

Hiện tại người tới chỉ là một vị đệ tử ma đạo mà thôi, cũng có chân truyền chính đạo ở đây, không trừ ma vệ đạo đã không tệ rồi, sao có thể để mặc cho ma tu hoành hành ngang ngược?

Chương 887: Lời kêu gọi thần bí

Trên pháp bảo đám mây kia, Kiều Từ Quang tay áo bồng bềnh, khép tay áo đứng đó, lạnh lùng nhìn bộ liễn đang nhanh chóng đến gần.

Bộ liễn xa hoa lãng phí xinh đẹp, lúc rèm châu khẽ động mơ hồ lộ ra nam tử âm nhu ngồi trên chỗ cao ở bên trong, cùng lô đỉnh xinh đẹp ngồi quỳ chân trước mặt ân cần hầu hạ hắn ta.

Thiên Sinh giáo, pháp bảo bộ liễn, lô đỉnh, chắc chắn là Khang Thiếu Dận!

Người này là chân truyền Thiên Sinh giáo, ngoại trù đúc khí thì si mê nữ sắc nhất.

Vì thế, chưa nói đến hắn ta có rất nhiều nội sủng trong giáo, còn mở "Hoan Hỉ các" ở phường thị Vạn Hủy hải, bán ra váy áo pháp bảo đã động tay động chân, vô cùng độc hại.

Mấy năm trước, tán tu Kết Đan kỳ nổi danh không biết tình hình, bởi vì có tình cảm sâu đậm với đạo lữ, nhất thời hưng phấn mua một ít váy áo trâm vòng trợ hứng từ "Hoan Hỉ các". Kết quả qua mấy lần, vốn đạo lữ kia cùng là Kết Đan kỳ rất có tiền đồ, tính tình lại thay đổi lớn, cả ngày chỉ nhớ nhung điều này, không ngừng đòi hỏi, mấy trăm năm khổ tu hóa thành hư ảo, đạo tâm bị long đong, tu vi thụt lùi...

Lúc đầu tán tu kia còn tưởng rằng bị dính thủ đoạn bí mật nào đó, trải qua đủ kiểu kiểm tra mới phát hiện đồ của "Hoan Hỉ các" có vấn đề!

Nhưng khi hắn ta đến nhà vặn hỏi lại đột nhiên biến mất, sau đó đạo lữ và nữ đệ tử dưới gối đều trở thành lô đỉnh trong "Hoan Hỉ các"...

Càng không cần nói đến, những năm gần đây nữ tu có vẻ ngoài xuất chúng hoặc thể chất đặc thù, đều bị Khang Thiếu Dận coi trọng cướp đoạt làm lô đỉnh.

Loại súc sinh giết hại người vô tội, đi theo con đường xấu xa này, lấy tính tình Kiều Từ Quang sẽ giết cho thoải mái!

Chỉ có điều nhìn quanh một vòng, nàng lập tức khẽ lắc đầu.

Bây giờ ở đây có quá nhiều tán tu, ở trong mắt nàng thực lực của Khang Thiếu Dận chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là chân truyền một tông, một khi ra tay với đối phương ở trong này, dù chỉ là dư chấn đấu pháp cũng đủ để khiến tán tu xung quanh tử thương nặng nề.

Huống chi, người trong ma đạo ích kỷ tới cực điểm, một khi Khang Thiếu Dận cảm thấy không địch lại nàng, chắc chắn sẽ tùy ý tàn sát tán tu để ép nàng dừng tay.

Mặc dù đám người Tố Chân Thiên có lòng trừ ma vệ đạo nhưng cũng có suy nghĩ thương yêu chúng sinh.

Nếu vì mình xúc động nhất thời ảnh hưởng đến sự sống chết của sinh linh xung quanh, dẫn đến vô số tán tu cửa nát nhà tan, thê nhi ly tán... Hành động này có khác gì ma đạo?

Bởi vậy, hiện tại không tiện ra tay.

Nhưng chỉ cần tán tu xung quanh giải tán... Nàng lập tức chém đối phương!

Lúc này, Bùi Lăng ngồi nghiêm chỉnh trong bộ liễn, trên đường đi mấy lần Liễu Tử Miên muốn ngồi vào trong ngực hắn làm nũng si mê, đều bị hắn nghiêm nghị đẩy ra, lúc này trong lòng vừa khó hiểu, vừa đau khổ, vừa lo lắng thất sủng, thế là ngồi quỳ trên chỗ để chân, duỗi ra bàn tay tuyết trắng mềm mại chậm rãi xoa bóp hai chân Bùi Lăng, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt ai oán uất ức liếc nhìn hắn một cái, dường như sợ hắn không đồng ý cho nàng làm thế này...

Khóe miệng Bùi Lăng hơi giật giật, loại đãi ngộ này khiến hắn không quen.

Đang nghĩ ngợi làm sao để từ chối thật tự nhiên, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi sâu kín.

Sắc mặt hắn lập tức cứng lại.

Không thể tìm được phương hướng cụ thể của tiếng kêu gọi này, có một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, dường như đang kêu gọi hắn đi đến nơi nào đó.

Chẳng mấy chốc, phù đảo xuất hiện ở trong tầm mắt, loại kêu gọi này cũng theo đó càng ngày càng mãnh liệt.

Trong con mắt Bùi Lăng đột nhiên không bị khống chế hiện ra vô số mảnh phù văn nhỏ bé kỳ quái, 【 Oán Yểm thần thông 】 và 【 Vĩnh Chú thần thông 】 bắt đầu tự vận chuyển!

Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, suýt nữa để lộ ra khí tức ban đầu!

Trong nháy mắt, trong lòng Bùi Lăng sinh ra một suy nghĩ cực kỳ hoang đường: Toà phù đảo này đến vì hắn!

Sau khi nhận ra được điểm ấy, không hiểu sao hắn bắt đầu thấy sợ hãi.

Nhìn phù đảo càng ngày càng gần trong tầm mắt, một loại cảm ứng rùng mình, hãi hùng khiếp vía đột nhiên lan tràn cả người hắn.

Cảm giác này cực kỳ giống lúc gặp quỷ dị ở trong Bồng Doanh quan, nhưng cẩn thận cảm nhận lại như hoàn toàn khác biệt.

"Chủ nhân, tỷ muội khác đều ở gần đây, có muốn gọi các nàng đi lên không?" Lúc này, cuối cùng Liễu Tử Miên đã dừng lại hành động xoa bóp, dịu dàng xin chỉ thị.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn thở sâu ổn định nỗi lòng, trên lưng toàn là mồ hôi lạnh, hơi suy nghĩ rồi nói: "Được."

Nơi đây có rất nhiều tán tu, Bùi Lăng cũng không biết ai là lô đỉnh của hắn, ai là nữ tu không liên quan, vì vậy trực tiếp mở ra cấm chế của bộ liễn.

Liễu Tử Miên thấy thế vội vàng truyền âm cho đồng bạn, chẳng mấy chốc bảy nữ tu hoàn phì yến sầu trang điểm lộng lẫy, nối đuôi nhau mà vào.

Những nữ tu này người tuổi nhỏ nhất khoảng mười lăm mười sáu tuổi, lớn tuổi nhất có lẽ là hai mươi sáu hai mươi bảy, đều là dáng vẻ mắt hạnh má đào mặt phù dung, váy áo nhẹ nhàng, hoàn bội đinh đang.

Trong đó khiến người khác chú ý nhất là một đôi song sinh.

Chương 888: Cấm chế biến mất

Vẻ ngoài giống nhau như đúc, dù lấy thị lực tu sĩ cũng không thể nhận ra sự khác biệt.

Dáng vẻ bọn họ mười sáu mười bảy tuổi, mắt hàm chứa thu thuỷ, lông mày như núi xa, vô cùng thanh tú động lòng người. Hình như ở trước mặt Khang Thiếu Dận, đôi tỷ muội xinh đẹp này cũng rất được cưng chiều, vừa đi vào đã lập tức đi đến bên cạnh Bùi Lăng, một trái một phải ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu nói: "Chủ nhân, rất nhiều canh giờ không gặp, Tích Tuyết, Tích Tình rất nhớ chủ nhân."

Nói xong, hai gò má tuyết trắng non mịn áp vào bờ vai Bùi Lăng, nhẹ nhàng dụi.

Ngay sau đó, một nữ tu mày đẹp mắt phượng phía dưới nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Lúc này chủ nhân chạy tới thật sự là thiên ý!"

"Những tán tu này không rõ số trời, rõ ràng mười năm trước đã bị dạy dỗ một lần, nhưng vẫn mơ tưởng hão huyền ở lại không đi, thật là đáng chết!"

Lập tức, lại có một nữ tu váy đỏ trâm cài nói: "Tỷ tỷ yên tâm đừng vội, sao biết đây không phải thiên ý? Dù sao trong cơ duyên mười năm trước, sau khi đệ tử Luyện Khí kỳ của chín môn phái lớn máu chảy thành sông, cơ duyên mới mở ra."

"Biết đâu bây giờ những tán tu này băn khoăn không đi cũng là thiên ý, là muốn bọn họ dùng tính mạng và máu tươi của mình mở ra cơ duyên cho chủ nhân?"

"Những tán tu này như phù du, lấy thân phận địa vị của chủ nhân, căn bản không cần để ý." Vào lúc này, một giọng nói trong trẻo như ngọc châu rơi mâm vàng vang lên, là một nữ tu váy xanh biếc, nàng sinh ra xinh xắn lanh lợi, vẻ ngoài đáng yêu, nhắc nhở, "Ngược lại là Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang, còn có Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý cũng ở đây."

"Thạch Vạn Lý? Một con chó Lưu Lam hoàng triều mà thôi, là cái thá gì, cũng xứng so sánh với chủ nhân?" Còn chưa nói hết câu, nữ tu mày đẹp mắt phượng đã hừ khẽ một tiếng, nói, "Ngược lại Tố Chân Thiên Kiều chân truyền cũng hơi rắc rối."

Nữ tu váy đỏ trâm cài hơi ghen tỵ nói: "Kiều chân truyền kia tự xưng là danh môn chính đạo, trên thực tế vừa rồi ngồi mây mà đến, đến nay còn cao cao tại thượng, thể hiện đủ dáng vẻ chân truyền, có thể thấy được trong lòng căn bản không coi đám tán tu này ra gì! Những tông môn chính đạo này vô cùng dối trá, Tố Chân Thiên càng hơn vậy!"

"Lấy tư chất tu vi của chủ nhân, sớm muộn gì cũng bắt nàng về dạy dỗ."

"Đến lúc đó, để nàng hầu hạ bên cạnh chủ nhân như bọn ta, đây mới là thiên ý sáng tỏ chí lý."

Ánh mắt nữ tu váy xanh biếc lóe lên, gật đầu nói: "Còn không phải à? Một túi da tốt xinh đẹp như hoa này, không phải sinh ra vì chủ nhân thì sao?"

"Đến lúc đó chủ nhân thu nàng về, bên ngoài vẫn để nàng tiếp tục làm chân truyền Tố Chân Thiên, hì hì ha ha..." Liễu Tử Miên che miệng mà cười, mặc sức tưởng tượng nói, "Như thế ai cũng không ngờ Kiều tiên tử Tố Chân Thiên cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo, trong âm thầm lại như chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu chủ nhân sủng hạnh nàng..."

"Thiên ý sinh ra những tiên tử chính đạo này, từng người trẻ trung xinh đẹp đều là chuẩn bị cho chủ nhân..."

"Đúng vậy..."

Nghe tám tên lô đỉnh mồm năm miệng mười khuyến khích, vẻ mặt Bùi Lăng dần thay đổi.

Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của hắn bị phù đảo hấp dẫn, không chú ý tới Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang và Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý đều đã đến gần phù đảo!

Tạm không nói đến Thạch Vạn Lý, mặc dù đối phương là Kết Đan nổi tiếng lâu năm, nhưng dù sao không phải chân truyền, với thực lực của Bùi Lăng dù không dốc hết sức, cũng có thể đối phó một chút.

Nhưng Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang...

Lần trước hắn từng thấy đối phương ra tay, tự nhận dù bây giờ dốc hết sức đối phó, chưa chắc đã là đối thủ của nàng!

Dưới tình huống căn cơ nền tảng không khác lắm, sự chênh lệch trên tu vi rất khó dùng vật bên ngoài để đền bù.

Đây cũng là lý do trước đó Chu Diệu Ly có thể thoải mái đánh bại Khang Thiếu Dận.

Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, âm thầm lắc đầu, hiện tại những lô đỉnh này còn suy nghĩ phấn khởi hơn cả hắn.

Dù Khang Thiếu Dận thật ở đây, sao thể lợi hại hơn hắn bao nhiêu chứ?

Đừng nói có ý đồ với Kiều Từ Quang, chạy chậm một chút cũng chỉ có một con đường chết!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ nhíu mày nhưng không trực tiếp điều khiển bộ liễn dừng lại.

Hắn đã mơ hồ cảm nhận được, trên pháp bảo đám mây vẻ ngoài như bao phủ ánh bình minh ở nơi xa, có người đang lạnh như băng nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt không che giấu sát khí lạnh thấu xương.

Rất hiển nhiên, nếu bây giờ Bùi Lăng rụt rè hoặc là trực tiếp chạy trốn, chắc chắn Kiều Từ Quang sẽ lập tức đuổi giết! Đến lúc đó, dù hắn có thể trốn được một mạng, cũng muốn trả giá khá lớn.

Nhưng Kiều Từ Quang là đệ tử danh môn chính đạo, chân truyền Tố Chân Thiên, lần trước Bùi Lăng cũng được chứng kiến phong cách làm việc của nàng, đối phương sẽ không dễ dàng tổn thương người vô tội. Bây giờ xung quanh có rất nhiều tán tu, ngược lại có thể khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không lập tức ra tay.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức lấy ra Truyền m Phù liên hệ với Chu Diệu Ly.

Vốn tưởng toà phù đảo này xuất hiện đột ngột, chỉ có vài tán tu tham gia, nhiều lắm là Thạch Vạn Lý lâu chủ Thiền Lâu cũng tới.

Chương 889: Cấm chế biến mất

Vì vậy, dựa vào thực lực của một mình hắn, đoán trước sẽ không có vấn đề gì, cho nên không ép Chu Diệu Ly đi cùng.

Nhưng bây giờ, Kiều Từ Quang cũng ở chỗ này, nhất định phải để Chu Diệu Ly tới bảo vệ hắn!

Nhưng thôi động Truyền m Phù lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Bùi Lăng lập tức tối sầm mặt lại, Chu Diệu Ly đã rời khỏi Vạn Hủy hải, hơn nữa khoảng cách đôi bên, đã vượt qua phạm vi Truyền m Phù!

Thời gian ngắn như vậy, chắc đối phương đã đi qua Truyền Tống Trận.

Lần này rắc rối rồi!

Ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, bộ liễn đã tới gần phù đảo, lúc đang muốn dừng lại cách phù đảo không xa giống thuyền lâu của Thạch Vạn Lý và đám mây của Kiều Từ Quang, đã thấy trên phù đảo đột nhiên dâng lên một vầng sáng màu xám tro nhạt, nhanh chóng mở rộng.

Sau đó, ầm vang vỡ nát như bọt biển.

Đám tán tu đang yên lặng đứng xung quanh thấy biến cố này, chợt truyền ra tiếng kêu rất ngạc nhiên: "Cấm chế... Cấm chế biến mất!"

"Nhanh! Chuẩn bị lên đảo! Nhanh nhanh nhanh!"

"Ha ha ha... Chín môn phái lớn còn chưa tới, cơ duyên lớn này là của tán tu chúng ta! Trời có mắt rồi, cuối cùng đã có một lần cơ duyên là của chúng ta!"

"Đừng nói chuyện nữa, nhanh lên đi! Có thể lấy được cái gì thì lấy cái đó, sau đó phải đi thật nhanh, nhân lúc người trong chín môn phái lớn còn chưa tới, lập tức bỏ chạy vào chỗ sâu trong Vạn Hủy hải... Nhanh!"

Trên pháp bảo đám mây, thần niệm của Kiều Từ Quang đã khóa chặt bộ liễn, nhưng lúc này đã thấy vừa nãy tán tu Kết Đan kỳ liên thủ toàn lực tấn công cấm chế mà vẫn không có phản ứng gì, nay lại chủ động mở ra, không khỏi khẽ giật mình.

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn, truyền âm của Thạch Vạn Lý đã vang lên bên tai: "Kiều sư tỷ, chúng ta có cần ngăn cản tán tu lên đảo?"

Nghe vậy, Kiều Từ Quang khẽ lắc đầu.

Nàng hiểu ý của Thạch Vạn Lý, phù đảo này có liên quan đến U Tố mộ một trong bốn khu vực hung hiểm, nhất định sẽ rất nguy hiểm.

Ngay cả đám đệ tử đã bước vào tông môn lớn như bọn họ cũng không thể phớt lờ.

Tán tu tu vi cao thấp không đều, căn cơ đều phù phiếm hỗn tạp, sau khi đi lên có thể nói là thập tử vô sinh...

Chỉ có điều, đối mặt với cơ duyên, suy nghĩ tham lam bùng cháy mạnh mẽ, có mấy người kiềm chế được?

Ở đây có rất nhiều tán tu tụ tập, chỉ dựa vào nàng và mấy sư muội bên cạnh, dù cộng thêm Thạch Vạn Lý cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người.

Trừ khi giết sạch tất cả mọi người giống Ma môn...

Thầm than thở một tiếng, lúc này Kiều Từ Quang nói: "Thuyết phục đôi câu, nghe được thì nghe, không nghe chỉ có thể mặc kệ bọn họ."

"Hiểu rõ." Thạch Vạn Lý nhanh chóng đáp lại.

Đột nhiên hắn ta bay ra khỏi thuyền lâu đứng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn quanh một vòng, không giận tự uy, trầm giọng quát: "Toà phù đảo này vô cùng nguy hiểm, không phải thứ mà các ngươi có thể đối phó. Người luyến tiếc mạng sống nhanh chóng lùi lại!"

"Vốn tán tu đã rất khó khăn, đừng vì lòng tham nhất thời mà phá hỏng tính mạng."

Còn chưa nói hết câu, cách đó không xa đã vang lên một giọng nói quái gở: "Thạch lâu chủ thật buồn cười, chính vì đám tán tu chúng ta khó khăn, từ trước đến nay đều kiếm ăn dưới tay quý triều và rất nhiều tông môn lớn, dựa vào chút cơm thừa rượu cặn để sinh sống, bây giờ đối mặt với cơ duyên này mới càng không dám buông tha."

Người mở miệng là một người bên tứ lão Tiêu thị, hắn ta vừa nói xong, một người trong số huynh đệ của hắn ta đã nói tiếp: "Lâu chủ, mạng sống của tán tu chúng ta rẻ mạt, nhưng đám quý nhân như Tố Chân Thiên Kiều tiên tử còn có lâu chủ đều không nỡ đi, chúng ta sợ cái gì?"

"Không sai!" Lời nói của Thạch Vạn Lý đã sớm khiến đám tán tu xung quanh nổi giận, lúc này rối rít nói, "Mạng của chúng ta như cỏ rác, trong mắt các quý nhân sớm muộn gì cũng chết, nếu thật sự sợ chết đã tự mình kết thúc từ lâu, còn có thể tham sống sợ chết đến bây giờ?"

"Mười năm trước chín môn phái lớn các ngươi đã lấy được cơ duyên ở Vạn Hủy hải. Cơ duyên lần này cơ hận không thể trực tiếp đưa đến trong phường thị Vạn Hủy hải, các ngươi lại không cho cả một cơ hội, đây là danh môn chính đạo?"

"Chỉ sợ Lưu Lam hoàng triều muốn độc chiếm phần tạo hóa lớn này..."

"Danh môn chính đạo... Hắc hắc... Danh môn chính đạo... Bây giờ đệ tử chính đạo cũng tốt xấu lẫn lộn như vậy sao? Dù sao ma tu cũng trực tiếp để chúng ta cút đi, các ngươi lại tới giả vờ giả vịt thế này, coi chúng ta là trẻ con ba tuổi sao!"

Trong đám người kêu gào ầm ĩ, một nữ tán tu Kết Đan kỳ do dự một lúc, đứng ra hòa giải: "Tất nhiên tán tu chúng ta không dám tranh chấp với môn phái lớn. Nhưng phù đảo xuất hiện ở đây, mọi người cũng đợi lâu như vậy, nếu cứ tay không mà về thật sự là... Hoặc là, Kiều chân truyền và Thạch lâu chủ đi đầu lên đảo, chúng ta theo sau."

"Nếu là cơ duyên tạo hóa mà hai vị coi trọng, chúng ta cũng không dám tranh."

"Tin tưởng hai vị đều là người trong chính đạo, chắc chắn sẽ không lấy sạch sẽ tất cả cơ duyên, ngay cả chút canh thừa cũng không để lại cho những người đáng thương chúng ta."

Chương 890: Vào đảo

Nữ tán tu này dáng vẻ xinh đẹp má lúm đồng tiền, dáng người thướt tha búi Song Loa Kế, đeo Mi Tâm Trụy khảm nạm bảy viên đá quý, mặc áo ngắn màu trắng váy cam, là Vũ Mông tiên tử có chút danh tiếng ở Vạn Hủy hải.

Sau khi nàng mở miệng, mặc dù tán tu khác vẫn tỏ ra không cam lòng, nhưng cân nhắc lợi hại vẫn vô thức hùa theo.

Về phần mấy vị Kết Đan là Ngọa Khâu lão tổ và tứ lão Tiêu thị, vẻ mặt tế nhị, ánh mắt lóe lên.

Rất hiển nhiên, bọn họ chưa hẳn đã hoàn toàn tán thành với đề nghị của Vũ Mông tiên tử, nhưng muốn lăn lộn lên đảo trước đã, về phần đến lúc đó có đi theo Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý ăn chút canh thừa hay không... Vậy không nói trước được.

Thạch Vạn Lý nghe vậy cau mày, hành động này của Vũ Mông tiên tử đâu chỉ là lấy lui làm tiến, nếu hắn ta tiếp tục từ chối, thật sự khiến đám người nổi giận.

Thấy thế, bóng dáng Kiều Từ Quang thoáng qua một cái, tay áo nhẹ nhàng phất lên đã bay ra từ pháp bảo đám mây, váy dài vung lên một cái, bóng hình xinh đẹp chậm rãi hạ xuống bên cạnh Thạch Vạn Lý.

Nàng nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: "Không phải Thạch lâu chủ đang nói lời đe dọa, hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn trên toà phù đảo này còn có cơ duyên hay không. Chư vị có tu vi cao thấp không đều, tùy tiện vào trong, hậu quả khó lường."

"Đừng quên, trong cơ duyên mười năm trước, cho dù là đệ tử tinh nhuệ của chín môn phái lớn, cũng có rất nhiều người thất bại ngã xuống, bỏ mình ở Vạn Hủy hải."

"Dù Hàn Tư Cổ Trọng Minh ma tông là người thắng lúc đó, cũng không rõ sống chết... Các ngươi chỉ thấy chỗ tốt của cơ duyên, lại không nghĩ đến từ xưa đến nay cơ duyên xuất hiện, người có được đã ít lại càng ít hơn, rất nhiều người đều vẫn lạc giữa chừng, từ đây chia lìa sống chết với thân quyến."

"Thử hỏi điều này có đáng giá không?"

Nghe vậy, đám tán tu im lặng không nói gì.

Không phải bọn họ không nghe lọt lời khuyên nhủ của Kiều Từ Quang, mà là kiêng dè thực lực tu vi của nàng, không dám cãi lại.

Nhưng đã chạy đến đây lại có thể thấy được, không ai muốn rời khỏi.

Dù sao, người không muốn gây ra rắc rối, từ lúc thấy pháp bảo bộ liễn Thiên Sinh giáo đã lặng lẽ chạy trốn rồi.

Hiện tại người còn ở lại nơi này, trong lòng chỉ nghĩ đến cơ duyên.

Huống chi, phù đảo đã mở ra cấm chế, lúc này còn quay người rời đi... Sau này nhớ lại, chẳng phải sẽ bóp cổ tay tiếc nuối sao?

Tóm lại, bọn họ không những không đi, thậm chí còn cùng nhau xô đẩy, đến gần phù đảo.

Trong bộ liễn.

Tỷ tỷ Ôn Tích Tuyết trong cặp song sinh hờn dỗi nói: "Chủ nhân vừa đến, cấm chế đã mở ra, có thể thấy đây là thiên ý."

Muội muội Ôn Tích Tình của nàng lập tức gật đầu: "Trong cơ duyên này, từ nơi sâu xa đã định sẵn sẽ thuộc về chủ nhân."

"Tán tu đều là đám người bị mỡ heo che mờ tâm trí, cũng dám ngấp nghé đồ của chủ nhân!" Nữ tu váy đỏ trâm cài gật đầu đồng ý.

Nữ tu mày đẹp mắt phượng nhướn mày nói: "Còn có Thạch Vạn Lý kia mà dám lên đảo, Tích Tuyết bằng lòng cũng đám tỷ muội chém hắn dưới kiếm vì chủ nhân."

Liễu Tử Miên che miệng cười nói: "Về phần tiện tỳ Kiều Từ Quang kia, hì hì, nếu nàng ngoan ngoãn chủ động cởi sạch, quỳ cầu chủ nhân sủng hạnh, ngược lại có thể tha cho nàng một mạng..."

"Chủ nhân, dù Kiều Từ Quang là niềm vui mới, dù sao cũng có tới trước tới sau, chủ nhân không thể vì nàng là chân truyền Tố Chân Thiên, để nàng đến sau lại vượt người trước, ở trên đám tỷ muội chúng ta." Nữ tu váy xanh biếc ngồi xổm trước mặt Bùi Lăng dựa vào đầu gối hắn, ngẩng mặt lên, động tác này khiến cần cổ tuyết trắng của nàng trông rất thon dài, giọng nói giòn giã năn nỉ, "Đám người chúng ta đều là tỷ tỷ của nàng..."

Đúng vậy, trong suy nghĩ của tám lô đỉnh này, việc Tố Chân Thiên chân truyền Kiều Từ Quang trở thành lô đỉnh của Bùi Lăng là việc ván đã đóng thuyền!

Lúc này, Bùi Lăng không rảnh để ý tới lời của các nàng, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc.

Theo cấm chế phù đảo biến mất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lời kêu gọi kia càng ngày càng mãnh liệt.

Hắn vẫn không nghe ra nội dung cụ thể trong đó, nhưng lại dần có thể cảm nhận được một luồng hận ý ngập trời lấy phù đảo làm trung tâm đang lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Vào lúc này, toàn bộ màn trời trong tầm nhìn của hắn gần như đều bị luồng hận ý này nhuộm thành màu mực.

Loại hận ý này không phải nhằm vào người nào đó, hoặc là chuyện nào đó, mà là tất cả sinh linh trên thế gian này!

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, vội vàng nhắm hai mắt lại.

Suýt nữa 【 Oán Yểm thần thông 】 lại bị phát động trong lúc vô tình!

Phù đảo này rất nguy hiểm!

Nhưng hiện tại Kiều Từ Quang đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, sau khi cấm chế hoàn toàn biến mất, chỉ cần tán tu khác lên đảo, chắc chắn hắn cũng phải đi lên đó.

Nếu không, không có những tán tu này kiềm chế, không cần kiêng dè tổn thương tới người vô tội, chắc chắn Kiều Từ Quang sẽ lập tức thoải mái ra tay giết hắn!

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, một chút vầng sáng màu xám cuối cùng biến mất, cấm chế phù đảo hoàn toàn biến mất!

Cùng lúc đó, một luồng mây mù nhàn nhạt chậm rãi hiện ra, bao phủ cả hòn đảo nhỏ, để lộ ra chút cảm giác ảm đạm.

Chương 891: Hồn phi phách tán

Tán tu xung quanh vui mừng, không hề do dự lấy tứ lão Tiêu thị cầm đầu, một ngựa đi đầu lao tới phù đảo: "Nhanh nhanh nhanh! Nhanh lên đảo!"

"Ở trên đảo rừng sâu cỏ dày, không tin những người chính đạo kia có sức đi tìm chúng ta chứ không đi tìm cơ duyên... Ở khu vực cơ duyên này có thể tìm ra vài cọng linh thực, cũng không uổng công chờ ở bên ngoài lâu như vậy."

"Nếu vận khí tốt, tạo hóa tự đưa tới cửa..."

"Đừng nói nữa, nhanh xông vào!"

Thấy thế, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đều khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Mặc dù bọn họ là danh môn chính đạo, trong phạm vi đủ khả năng cũng bằng lòng che chở cho ta tán tu và người vô tội.

Nhưng có đôi khi con đường do mỗi người tự chọn.

Bọn họ khuyên thì khuyên, cũng không thể ép buộc những tán tu này làm thế nào.

Mặc dù cấm chế trên phù đảo đã hoàn toàn biến mất nhưng trên cả hòn đảo nhỏ, đâu đâu cũng có cỏ cây tươi tốt, gốc cây cao lớn che trời, mây mù tràn ngập ra che đậy tầm nhìn, có thể ngăn cách thần niệm dò xét.

Bởi vậy, tán tu vượt lên trước một bước xông vào đảo, trong cảm giác của Bùi Lăng, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý ở bên ngoài, lại lập tức mất đi tung tích, căn bản không phát hiện được tình hình cụ thể của bọn họ sau khi lên đảo.

Thấy phần lớn tán tu đều đã leo lên phù đảo, Bùi Lăng lập tức không do dự nữa, cũng điều khiển bộ liễn xông tới.

Lúc này, thấy tán tu xung quanh càng ngày càng ít, quanh người Kiều Từ Quang đã phun trào pháp lực, chuẩn bị ra tay với Khang Thiếu Dận bất cứ lúc nào, lại thấy đối phương đột nhiên cũng xông vào trong đảo, không nhịn được cau mày.

Toà phù đảo này có liên quan với U Tố mộ, là nơi thập tử vô sinh với tán tu.

Nhưng chân truyền chín môn phái lớn đều đầy đủ thực lực tu vi, lại là một trận cơ duyên tạo hóa thật sự!

Hiện tại chân truyền Thiên Sinh giáo lên đảo, chẳng may thật sự lấy được cơ duyên trên đảo, ngày sau chính đạo lại có thêm một kẻ địch mạnh!

Không thể để đối phương đạt được!

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang cũng không chậm trễ, lập tức điều khiển pháp bảo đám mây cũng bay về phía phù đảo.

Thuyền lâu, Thạch Vạn Lý nhướn mày.

Mặc dù tu vi của hắn ta đã sớm tiến vào Kết Đan, nhưng căn cơ thực lực cũng không thể so sánh với chân truyền chín môn phái lớn.

Lúc này lên đảo, chỉ sợ cũng hơi nguy hiểm.

Chỉ có điều, Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang và Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận đều lên đó.

Lưu Lam hoàng triều không có chân truyền ở đây, không có chỗ để hắn ta lùi bước!

Thế là, Thạch Vạn Lý phân phó thủ hạ ở lại trên thuyền lâu chờ lệnh, một thân một mình bay về phía hòn đảo...

Một lát sau, xung quanh phù đảo chỉ còn người trong Thiền Lâu ở lại chờ trên thuyền lâu, hai nữ tu Tố Chân Thiên có tu vi khá yếu, cùng một vài tán tu mới có tu vi Luyện Khí tiền kỳ... Các tu sĩ khác, dù chính ma hay tán tu đều đã leo lên phù đảo.

Sau một lát, mây mù trên phù đảo càng ngày càng dày, nhanh chóng chuyển thành sương mù dày đặc.

Thời gian dần trôi qua, sương mù che đậy cả hòn đảo nhỏ, bất kỳ thủ đoạn dò xét gì đều như trâu đất xuống biển, sau khi tiến vào trong sương mù sẽ không có động tĩnh nữa.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng sương mù đã bắt đầu tản đi.

Vào lúc này, vị trí của phù đảo đã không có thứ gì nữa, chỉ còn một vùng biển sóng gợn lăn tăn.

Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hòn đảo gì.

Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ trông coi xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên.

...

Sắc trời trên đỉnh đầu xám xít, mây đen chen chúc tới từ chân trời, ngo ngoe muốn hành động.

Gốc cây cực lớn che trời cành lá rậm rạp, từng tầng cành lá đan xen, khiến sắc trời mỏng manh trở nên u ám mờ ảo.

Bước đi giữa rừng núi chỉ cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo.

Mây mù nhàn nhạt tràn ngập, dường như đang bịt kín một lớp màu sắc ảm đạm cho tất cả mọi thứ trong tầm mắt, khiến người ta có cảm giác áp lực không diễn tả được.

Vù vù vù...

Từng tán tu hạ xuống từ giữa không trung, cả quá trình đập gãy vô số nhánh cây lá cây, nặng nề ngã xuống đất bùn tơi xốp.

Lúc đất cát văng ra khắp nơi, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng rên rỉ.

Vào lúc này, một bộ liễn xuất hiện giữa không trung, sau đó không hề dừng lại chút nào rơi xuống.

Oanh!

Theo tiếng nhánh cây bị bẻ gãy, bộ liễn xinh đẹp xa hoa lãng phí rơi xuống chia năm xẻ bảy.

Bùi Lăng lại chạy khỏi bộ liễn trước một bước, còn dẫn theo cả tám lô đỉnh cùng ra ngoài, an toàn hạ xuống đất, không chịu chút tổn thương nào. Ngay sau đó, bóng dáng Kiều Từ Quang cũng chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung.

Giống những tu sĩ khác, pháp bảo đám mây lập tức mất đi khả năng lơ lửng, đột nhiên rơi xuống.

Ầm!

Ngay sau đó, làn váy dài của Kiều Từ Quang lướt qua một cái, dẫn theo mấy sư muội vững vàng rơi xuống đất, tay mắt lanh lẹ thu nó vào túi trữ vật trong chớp mắt pháp bảo đám mây mất khống chế.

Không lâu sau, Thạch Vạn Lý cũng xuất hiện giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống, lúc sắp đập vào ngọn cây cực lớn, hắn ta đột nhiên ra tay!

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Trong chốc lát ngắn ngủi, không biết hắn ta đã đánh gãy bao nhiêu cành lá, lợi dụng phản lực của chưởng kình, Thạch Vạn Lý cũng an toàn rơi xuống đất.

Chương 892: Hồn phi phách tán

Sau đó là rất nhiều tán tu ra trận, đều ngã xuống từ không trung...

Thấy thế, tất cả mọi người nhận ra nơi đây cấm bay.

Dù là pháp bảo phi hành hay bản thân tu sĩ phùng hư ngự phong, đều không có tác dụng trên hòn đảo này.

Hơn nữa, lúc Bùi Lăng và đám tu sĩ Kết Đan kỳ muốn dùng thần niệm kiểm tra cả đảo, lại phát hiện nơi đây còn hạn chế thần niệm, căn bản không thi triển ra được!

Sau khi quan sát sơ qua cảnh vật xung quanh một lượt, có mấy tán tu rơi xuống trước tiên đã không kịp chờ đợi đi vào sâu trong đảo, muốn nhanh chóng tìm kiếm cơ duyên.

Nhưng bóng dáng của bọn họ vừa mơ hồ trong mây mù, trong nháy mắt đã đổ rạp xuống như lúa bị cắt đổ.

Thấy tình cảnh này, tán tu khác đều thay đổi sắc mặt, mặc dù tu vi những người kia chỉ là Luyện Khí, nhưng chết quá đột ngột, hoàn toàn không nhìn ra đã xảy ra chuyện gì!

Trong chốc lát, tất cả tán tu đều không dám tùy tiện rời khỏi chỗ này, ánh mắt nhìn sang người của ba môn phái lớn.

Chú ý tới một vài tán tu đều nhìn về phía Bùi Lăng, mấy lô đỉnh Liễu Tử Miên lập tức tỏ ra khinh thường.

Cơ duyên này là thiên ý sắp xếp cho chủ nhân của các nàng, những tán tu ti tiện bẩn thỉu như chó này cũng xứng chạm vào?

Chết cũng là đáng đời!

Huống chi, người vi phạm thiên ý không chết thì ai chết?

Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc này Bùi Lăng không mở miệng, tám lô đỉnh cũng cũng không dám nói câu nào.

Vào lúc này, Bùi Lăng đang âm thầm quan sát Kiều Từ Quang, thấy đối phương cau hàng mày, hữu ý vô tình bảo vệ các sư muội ở sau lưng đang đưa mắt nhìn quanh, trong chốc lát không hề có ý ra tay với hắn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lại nhìn về phía mấy tên tán tu đột nhiên chết đi kia, đưa tay đánh một chiêu muốn thu thi thể đến kiểm tra.

Vù!

Gần như cùng lúc đó, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý cũng đồng loạt ra tay, một luồng lực kéo cường đại, trong lúc vô hình đã âm thầm đấu một trận.

Kiều Từ Quang có tu vi cao nhất, đã thu được ba bộ thi thể trong số năm tán tu chết bất ngờ.

Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý thì lấy được một bộ.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, sau khi nhìn Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý cũng không nói gì, bắt đầu kiểm tra thi thể trước mặt.

Bởi vì nơi đây không thể thả ra thần niệm, vì vậy không thể thi triển 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 , nhưng hắn nhân lúc cúi đầu lại lặng yên vận chuyển 【 Oán Yểm thần thông 】 , cùng thủ đoạn khác mà hắn nắm giữ, chẳng mấy chốc đã phát hiện nhục thân của thi thể trước mắt không có bất kỳ điều gì khác thường, nhưng hồn phách đã không còn sót lại chút gì!

Nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nhưng không đợi hắn biết rõ ràng lý do, lại nghe Kiều Từ Quang đột nhiên lớn tiếng nói: "Nhanh rời khỏi nơi này!"

Lời này là cố ý nhắc nhở đám tán tu, Kiều Từ Quang nói xong đã dẫn mấy tên sư muội nhanh chóng đi đến nơi xa.

Lúc này Thạch Vạn Lý cũng không có bất kỳ phát hiện nào giống Bùi Lăng.

Nhưng hắn ta và Kiều Từ Quang cùng thuộc danh môn chính đạo, còn có chút giao tình, tất nhiên rất tin tưởng Kiều Từ Quang, lập tức không chút do dự đi theo bước chân một đoàn người Tố Chân Thiên.

Mặc dù đám tán tu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại không ai là đồ đần, thấy chân truyền Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý đều không dám ở lại nơi này, cũng có người vội vàng đi theo.

Phấn lớn tán tu có tu vi hơi thấp bị cái chết của năm người vừa rồi dọa sợ, lúc này gần như là nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng một đoàn người Kiều Từ Quang.

Nhưng mấy tán tu Kết Đan kỳ Ngọa Khâu lão tổ, Vũ Mông tiên tử và tứ lão Tiêu thị tự thấy có chút thực lực, lại không cam tâm đi theo chính đạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, chắp tay nhường cơ duyên cho người khác.

Mặc dù sau khi nghe thấy Kiều Từ Quang nhắc nhở cũng lập tức cất bước rời đi. Nhưng sau khi đi ra một đoạn đường, bọn họ nhanh chóng thu nhận thủ hạ, thời gian dần trôi qua những người này kéo giãn khoảng cách với Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý.

Bùi Lăng yên lặng nhìn Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý biến mất trong tầm mắt, lập tức chọn một phương hướng khác, dẫn theo tám lô đỉnh rời đi.

Chẳng mấy chốc trong rừng quay về sự yên tĩnh, mây mù dày đặc nhanh chóng tràn ngập.

Không lâu sau đã che đậy tất cả ánh mắt.

Trong mây mù mơ hồ truyền ra tiếng nuốt không rõ, theo đó là tiếng cắn giòn tan "răng rắc", "răng rắc".

Trong chốc lát, sương mù biến mất tất cả vẫn như thường, chỉ là vừa nãy năm bộ thi thể nằm dưới đất còn như người sống, nay chỉ còn lại khung xương đẫm máu.

Trong rừng rậm, Bùi Lăng dẫn theo tám lô đỉnh nhanh chóng tiến lên.

Phía trước bọn họ là hai bộ khôi lỗi hình dáng viên hầu, mắt đỏ đuôi dài, lông tơ rậm rạp sinh động như thật, đang nhanh nhẹn đi trước dò đường.

Khôi lỗi này là đồ của Khang Thiếu Dận, có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, hành động cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, hơn nữa lúc leo trèo nhảy vọt như yêu thú loại vượn sống sờ sờ. Cứ như sống ở chỗ này.

Đi một lúc, mây mù xung quanh dần trở nên dày đặc.

Không lâu sau, cho dù có khôi lỗi dò đường, Bùi Lăng cũng dần lạc mất phương hướng.

Chương 893: Nguyền rủa

Thế là, một đoàn người không thể không ngừng lại.

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn đứng ở ngoài đảo, từng tiếng kêu lọt vào tai như đang thúc giục hắn đến đây, nhưng bây giờ tiến vào trong đảo lại không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu gọi gì nữa.

Nhưng dù như thế nào, toà phù đảo này cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Bây giờ sương mù dày đặc, trong tình huống không thể thả thần niệm ra ngoài, trong tầm mắt là một mảnh trắng xoá, cũng không thấy gì hết, tốt nhất mình đừng tùy tiện đi loạn.

Nếu không mặc kệ là gặp phải nguy hiểm trên đảo hay là Kiều Từ Quang, thì kết cục đều đáng lo...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra lò luyện đan, hắn muốn luyện chế U Tịch Trấn Mệnh Đan.

Đây là đan phương truyền thừa của Đan Tổ, có thể đối phó bất kỳ tu sĩ Kết Đan kỳ gì, thậm chí Nguyên Anh kỳ cũng chịu ảnh hưởng.

Chỉ cần trong tay thành đan, mặc kệ tiếp theo gặp phải cái gì ở trên đảo hay là chạm mặt Kiều Từ Quang, đều có thể dùng làm một lá bài tẩy.

Ngoài ra, bây giờ hắn đang đứng trong sương mù dày đặc, không thể phân biệt được phương hướng nhưng hệ thống lại không bị ảnh hưởng!

Sau khi hệ thống thăng cấp, mặc dù càng thiểu năng nhưng lúc uỷ thác, chức năng tránh sự che đậy lại tăng lên rõ rệt. Nếu trong lúc Bùi Lăng luyện đan có nguy hiểm gì tới gần, hệ thống sẽ khống chế hắn tránh đi.

Đương nhiên, hiện tại dùng hệ thống luyện đan không có vấn đề nhưng trong tình huống chưa biết rõ ràng mọi thứ trên đảo, Bùi Lăng không có định uỷ thác tu luyện công pháp.

Bởi vì lúc trước hắn uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 , hệ thống đột nhiên tặng miễn phí một hoàn cảnh tu luyện cho hắn, rất có thể là nơi nào đó ở trên toà phù đảo này.

Đến lúc đó nếu hắn trực tiếp chạy đến trước mặt sự tồn tại nào đó không trêu chọc nổi để tu luyện, có khả năng không biết chết như thế nào.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa lò luyện đan và một loạt dược liệu, Bùi Lăng lại đổi sang món pháp y mà mình vừa luyện chế, sau đó phân phó đám lô đỉnh: "Nếu chút nữa ta đột nhiên rời đi, các ngươi lập tức đuổi theo."

Đám người Liễu Tử Miên dịu dàng trong trẻo đáp: "Vâng, chủ nhân!"

Sau khi Bùi Lăng rót một luồng pháp lực vào trong pháp y, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. U Tịch Trấn Mệnh Đan 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, thân thể Bùi Lăng mất đi sự khống chế, hắn không thay đổi sắc mặt triệu hồi ra Nam Kha Mộng Hỏa, nhóm lửa lò luyện đan, lần lượt lấy dược liệu ra xử lý, bắt đầu nước chảy mây trôi luyện đan.

Tám lô đỉnh đứng ở xung quanh thấy cảnh này đều tỏ ra ngạc nhiên: Ngoại trừ đúc khí, chủ nhân còn biết luyện đan?

Trong lòng các nàng tò mò nhưng thấy chủ nhân đã bắt đầu làm việc quan trọng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy nữa, chỉ bí mật truyền âm: "Khinh Dung tỷ tỷ, ngươi đi theo chủ nhân thời gian dài nhất, sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc tới chủ nhân còn biết luyện đan? Hơn nữa, nhìn thủ pháp thành thạo này, chỉ sợ thuật luyện đan của chủ nhân không hề kém hơn thuật đúc khí?"

Nữ tu váy đỏ trâm cài kia cũng hơi mơ hồ, nhưng nhanh chóng nói: "Chủ nhân sinh ra đã cao quý, được thiên ý coi trọng, trong những kỹ nghệ luyện đan đúc khí này, nếu là người thường có lẽ cả đời cũng không thể tinh thông một cái trong số đó."

"Nhưng với tài trí của chủ nhân, tinh thông mọi thứ cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Cặp tỷ muội song sinh cũng khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Không sai! Sở dĩ chúng ta bằng lòng đi theo bên cạnh chủ nhân, không phải đều bị sự đa tài đa nghệ, thiên tư tuyệt vời của chủ nhân thuyết phục sao?"

"Có lẽ chủ nhân cảm thấy thuật luyện đan cũng chỉ đến thế mà thôi, khinh thường khoe khoang, cho nên vẫn không thể hiện ra."

"Chủ nhân thật sự quá khiêm tốn, trái lại Lưu Lam hoàng triều, ha, một đại điển luận đan để mọi người đều biết, chỉ sợ người khác không biết bọn họ có mấy luyện đan sư, lại còn đứng trong hàng ngũ chín môn phái lớn, thật sự không phóng khoáng."

"Những tông môn này đều không rõ thiên ý, mơ hồ tùy tiện bắt được chút gì đó, tất nhiên đều mèo khen mèo dài đuôi, vô cùng coi trọng."

"Tốt, đừng nói nữa, chủ nhân luyện đan vô cùng tinh diệu, đều nhìn cho kỹ."

"Thiên ý để chúng ta gặp được chủ nhân, ngoại trừ cẩn thận hầu hạ chủ nhân, không phải cũng cho ngươi và ta một cơ hội ở gần quan được ban lộc sao? Học được chút da lông thủ đoạn kỹ nghệ của chủ nhân, cũng đủ để chúng ta dùng."

...

Từng gốc cây lớn che trời, cây sắn dây mọc lan tràn, bước đi trong khu rừng đất bùn mềm mại dày đặc như thảm len.

Mùi cỏ cây và đất bùn đan xen vào nhau quanh quẩn bên chóp mũi, lộ ra mùi hương mục nát nhàn nhạt.

Không biết mây mù sinh ra từ chỗ nào, tràn ngập tất cả những nơi có thể thấy được ở trong tầm mắt.

Theo thời gian trôi qua, dần chuyển thành đậm đặc.

"Xoạch."

Đôi giày đen giẫm qua một đoạn nhánh cây đứt gãy rơi xuống đất, đôi giày ẩn dưới làn váy hoa màu xanh nhạt nhanh chóng xoay một vòng, sau đó không hề dừng lại tiếp tục đi về phía trước.

Chương 894: Tứ lão Tiêu thị

Một đoàn người Tố Chân Thiên vội vàng đi trong khu rừng xanh thẳm.

Thỉnh thoảng Kiều Từ Quang bước chậm lại, tuần tra một vòng xung quanh vừa xem xét hoàn cảnh, cũng xác định sự an toàn của mỗi một vị sư muội.

Vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề "cộp cộp cộp", một bóng dáng cao lớn khỏe mạnh nhảy ra từ trong sương mù dày đặc, lại là Thạch Vạn Lý đuổi theo.

"Kiều sư tỷ, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Hắn ta đứng cách sương mù, sau khi thấy bóng dáng Kiều Từ Quang lay động, lập tức truyền âm hỏi.

Kiều Từ Quang truyền âm trả lời: "Là nguyền rủa. Chắc là một loại quỷ vật cường đại nào đó thi triển nguyền rủa kia, hơn nữa lúc ấy đã ẩn thân gần đó. Nếu không sẽ không xảy ra chuyện vừa có người rời đi đã lập tức bị chú sát."

Nguyền rủa?

Quỷ vật?

Thạch Vạn Lý nghe vậy, trong lòng giật mình.

Vừa rồi hắn ta không hề phát hiện xung quanh có quỷ vật gì ẩn nấp, thế là hắn ta lập tức hỏi lại: "Nếu quỷ vật vẫn đi theo chúng ta thì làm sao bây giờ?"

Kiều Từ Quang bình tĩnh trả lời: "Lần này có rất nhiều người lên đảo, hơn nữa tán tu thủ đoạn rườm rà. Vừa rồi tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, quỷ vật ở một góc bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nó ra tay nhanh chóng bí ẩn, dù là ta cũng khó có thể phát hiện được nó trong rất nhiều khí tức xa lạ."

"Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã rời đi chỗ đó."

"Nếu quỷ vật dám đuổi theo, khó có thể che giấu tung tích một cách hoàn mỹ."

"Chỉ cần đối phương xuất hiện, ta có thể một lần vất vả rảnh rỗi cả đời giải quyết nó."

Thạch Vạn Lý giật mình, chẳng trách Kiều sư tỷ lại muốn tất cả mọi người rời đi, hóa ra là muốn ép quỷ vật lộ ra sơ hở!

Nghĩ đến đây, hắn ta vội vàng im lặng đề phòng Kiều sư tỷ phân tâm.

Sau lưng.

Tiếng bước chân lộn xộn.

Một lão giả râu dài khí tức hỗn tạp lại cường đại, hoa phục đai lưng ngọc, trong tay cầm một thanh đoản trượng dài màu vàng óng đang đứng giữa một đám tán tu, đi theo Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý từ xa.

Lúc này, một truyền âm nặng nề vang lên bên tai lão giả râu dài: "Ngọa Khâu đạo hữu, bên ngươi có vấn đề gì không?"

Nghe vậy, Ngọa Khâu lão tổ lập tức nghe ra, đây là lão Tam trong tứ lão Tiêu thị, Tiêu Thúc Đào.

Hắn ta bình tĩnh nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc xác định những tán tu đi theo mình vẫn còn tốt, chưa từng xuất hiện vấn đề gì.

Thế là, Ngọa Khâu lão tổ truyền âm trả lời: "Bên ta không có việc gì, bên các ngươi thì sao?"

Tiêu Thúc Đào nhanh chóng truyền âm nói: "Bên chúng ta cũng không có vấn đề gì. Xem ra, chỉ cần rời khỏi chỗ vừa rồi sẽ không có nguy hiểm."

"Chúng ta dự định tách khỏi Kiều tiên tử, không biết ý của Ngọa Khâu đạo hữu như thế nào?"

Ngọa Khâu lão tổ khẽ gật đầu.

Nếu bọn họ vẫn đi theo Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang và Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng vấn đề là mục đích khi bọn họ tới phù đảo này, chỉ vì mưu đoạt cơ duyên lớn tạo hóa lớn!

Đi theo Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều, một khi gặp cơ duyên tạo hóa gì, vậy không cần nghĩ chắc chắn là của Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý, đám tán tu bọn họ có thể uống chút canh thừa hay không, cũng là một vấn đề.

Không muốn một chuyến tay không, nhất định phải tách khỏi Tố Chân Thiên còn có Lưu Lam hoàng triều.

Như thế, tiếp theo bọn họ gặp phải cơ duyên và tạo hóa, mới có thể là của bọn họ.

Đương nhiên, so với đệ tử chín môn phái lớn, dù sao thực lực đám tán tu cũng kém hơn rất nhiều. Sau khi tách ra, một khi gặp phải nguy hiểm gì, cô đơn chiếc bóng, chỉ sợ khó có thể đối phó.

Vì vậy, nhất định phải liên thủ với nhau mới có thể chú ý đến cơ duyên và an toàn.

Đây cũng là mục đích khi tứ lão Tiêu thị truyền âm cho Ngọa Khâu lão tổ.

Thế nhưng, tứ lão Tiêu thị có bốn người còn là huynh đệ ruột thịt, Ngọa Khâu lão tổ lại một thân một mình, mặc dù lần này lên đảo cũng dẫn theo đám đệ tử, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ có Trúc Cơ kỳ, căn bản không đủ để làm minh hữu, chỉ có thể giúp đỡ mà thôi.

Vì đề phòng mình chịu thiệt thòi, Ngọa Khâu lão tổ chợt truyền âm nói: "Lão phu cũng nghĩ như vậy, nhưng tông môn thế lớn, tán tu chúng ta nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Sao không hỏi Vũ Mông tiên tử một chút?"

Tứ lão Tiêu thị không hề có ý kiến gì với việc này, dù sao đứng trên lập trường của bọn họ, bốn huynh đệ ruột thịt bọn họ đều là Kết Đan kỳ, nếu không phải người Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều và Thiên Sinh giáo cũng đang ở đây, lần này lên đảo những người khác cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

Dù bây giờ ngoại trừ đệ tử ba tông ra, thì bọn họ căn bản không sợ bất kỳ tán tu nào liên thủ, tất nhiên sẽ không từ chối Vũ Mông tiên tử.

Tiêu Thúc Đào lập tức truyền âm nói: "Đúng là như thế. Đạo hữu cách Vũ Mông tiên tử khá gần, lại làm phiền đạo hữu hỏi thăm tiên tử."

Ngọa Khâu lão tổ lên tiếng, sau đó truyền âm cho Vũ Mông tiên tử ở phía trước không xa nói: "Vũ Mông tiên tử, chúng ta dự định tách khỏi đám người Kiều tiên tử, ngươi có muốn đi cùng không?"

Chương 895: Tứ lão Tiêu thị

Tách khỏi?

Vũ Mông tiên tử suy nghĩ, đương nhiên nàng hiểu ý của Ngọa Khâu lão tổ, cũng biết không làm như vậy, dù lần này có gặp được cơ duyên lớn cũng không liên quan đến nàng.

Nói thật, nàng rất dao động.

Nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lượt, nàng vẫn từ chối: "Đa tạ Ngọa Khâu đạo hữu, nhưng ta vẫn muốn đi cùng đám người Kiều tiên tử."

Lúc Vũ Mông tiên tử nói lời này thầm than một tiếng ở trong lòng.

Nếu lần này là những người khác của Ma môn tới, nàng sẽ không từ chối lời mời của Ngọa Khâu lão tổ.

Nhưng người tới là các chủ "Hoan Hỉ các", có thể nói người này nổi tiếng xấu xa ở Vạn Hủy hải. không biết bao nhiêu nữ tán tu xinh đẹp ở Vạn Hủy hải đã rơi vào tay hắn, vốn đều là nữ tu kiên quyết dám nghĩ dám làm, làm đến nơi đến chốn cần cù chăm chỉ tu luyện, sau khi rơi vào trong tay hắn bị bí pháp dạy dỗ thành lô đỉnh ngoại trừ cầu hoan thì không để ý gì nữa.

Vũ Mông tiên tử tự nhận vẻ ngoài xuất chúng, cũng có tu vi không thấp trong số tán tu, nếu bây giờ không đi theo chân truyền Tố Chân Thiên, chẳng may bị Thiên Sinh giáo để mắt tới thì xong đời.

Bỏ lỡ cơ duyên còn có thể tìm lại, thậm chí không có cơ duyên, dựa vào công pháp và tu vi hiện tại của nàng, cũng có thể tiếp tục rong chơi ở thế gian rất nhiều năm, nhưng một khi bị làm thành lô đỉnh, chính là vạn kiếp bất phục.

"Tiên tử, ngươi đi theo bọn họ, chỉ sợ chuyến này lại là một chuyến tay không." Ngọa Khâu lão tổ nghe thấy Vũ Mông tiên tử từ chối cũng rất thất vọng, không nhịn được lại khuyên vài câu.

Nhưng thấy thái độ kiên quyết của Vũ Mông tiên tử, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, bất đắc dĩ chấp nhận kết quả này.

Không có Vũ Mông tiên tử đi cùng, một mình hắn ta hợp tác với tứ lão Tiêu thị chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.

Chỉ là cẩn thận cân nhắc, dù sao cũng tốt hơn đi theo Tố Chân Thiên còn có Lưu Lam hoàng triều không lấy được chút chỗ tốt nào.

Nghĩ đến đây, Ngọa Khâu lão tổ truyền âm cho Tiêu Thúc Đào nói: "Vũ Mông tiên tử muốn đi cùng Tố Chân Thiên, đã vậy chúng ta cùng đi thôi."

Tiêu Thúc Đào nói: "Được."

Sau đó, đôi bên lại thảo luận sơ qua vài câu, ước định quy tắc ăn chia cơ bản sau khi gặp được chỗ tốt, tiếp theo truyền âm cho môn nhân đệ tử của mình và một vài muốn đầu quân đi đến đó, cũng có một vài tán tu muốn tự tìm kiếm cơ duyên tụ họp lại âm thầm thay đổi đường đi, tách khỏi Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều...

Một lát sau, Ngọa Khâu lão tổ tập trung với tứ lão Tiêu thị, một đám người ăn ý đi về một hướng.

Nhưng đi không được bao lâu, sương mù xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng nồng đậm, dù gần trong gang tấc thì tầm mắt cũng không thể nhìn xuyên qua.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã mất phương hướng.

Ngọa Khâu lão tổ và tứ lão Tiêu thị thấy thế, sắc mặt đều khó coi: "Đây là có chuyện gì?"

"Trên đảo này đã có cơ duyên lớn, khó tránh khỏi có vài điều kỳ quái." Tứ lão Tiêu thị cau mày, lão đại Tiếu Bá Đào trầm giọng nói, "Chỉ là một ít sương mù mà thôi, đừng ngạc nhiên như vậy, không thể vận dụng thần niệm, chẳng lẽ chúng ta là tu sĩ lại không có cách nào?"

Lập tức gọi hai tên tán tu Luyện Khí kỳ đến trước mặt, phân phó, "Các ngươi đi phía trước dò đường, xem rốt cuộc tình huống này là sao."

Hai tên tán tu kia nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, chỉ là tu vi thấp không dám phản kháng, đành phải nén giận nói: "Vâng."

Bọn họ lề mà lề mề đi về phía trước.

Chưa được mấy bước, trong tầm mắt mọi người đã không thấy bóng dáng của bọn họ nữa, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân lề mề, nửa ngày sau mới đi về phía trước một bước.

Ngay lúc Tiếu Bá Đào cau mày định quát lớn để bọn họ đi nhanh một chút, bỗng nhiên trong sương mù vang lên một tiếng "bịch", rõ ràng là tiếng động nặng nề khi vật nặng ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, hô hấp và nhịp tim của hai tên tán tu lập tức biến mất.

Sắc mặt tứ lão Tiêu thị và Ngọa Khâu lão tổ đều thay đổi, Tiếu Bá Đào đưa tay đánh một chiêu, thu về một bộ thi thể từ phương hướng vang lên tiếng động nặng nề, lại là một trong hai tên tán tu đi dò đường, khuôn mặt hắn ta như còn sống, không có vết thương nào, lại đã hồn phi phách tán... Tình huống này giống hệt với lúc bọn họ vừa mới lên đảo!

Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng tình cảnh trước mắt khiến tất cả tán tu còn lại đều hoảng hồn.

Lập tức có tán tu nóng lòng buột miệng: "Sớm biết vậy đã không tách khỏi đám người Kiều tiên tử!"

"Không sai, trước đó vẫn đi theo đám người Kiều tiên tử cũng không có việc gì hết, hiện tại vừa tách ra đã mất mạng người... Hay là chúng ta quay về tìm Kiều tiên tử đi?"

"Tố Chân Thiên luôn có danh tiếng không tệ, Kiều tiên tử có tu vi cao thâm nhưng xưa nay không lấy thế đè người, thật ra dù đi theo bọn họ gặp cơ duyên, chắc hẳn đến lúc đó tiến lên chúc mừng vài câu, đám tiên tử cũng sẽ ban thưởng cho chúng ta, tóm lại sẽ không phải một chuyến tay không."

"Đúng vậy! Tán tu chúng ta suy yếu lâu ngày, thật sự lấy được cơ duyên cũng chưa chắc giữ được, còn không bằng đi theo Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều vừa an toàn, cũng có thể thêm chút kiến thức, còn có thể lấy chút chỗ tốt..."

Chương 896: Cái gọi là cơ duyên

"Ôi, đều là tứ lão Tiêu thị và Ngọa Khâu lão tổ âm thầm cổ vũ, bây giờ ta lại hối hận..."

"Hai tên đạo hữu Luyện Khí kỳ này chết quá đột ngột, nhìn tứ lão Tiêu thị và Ngọa Khâu lão tổ, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Kiều tiên tử chỉ nhìn qua một chút đã để chúng ta rời khỏi chỗ đó... Được rồi được rồi, chúng ta vẫn nên nhanh đi tìm Kiều tiên tử đi."

"Mặc cho cơ duyên có tốt, không có mạng cũng có tác dụng gì?"

"Nhanh đi tìm Kiều tiên tử, chỉ có Kiều tiên tử mới có thể bảo vệ tốt chúng ta..."

Nghe đám người xung quanh mồm năm miệng mười bàn tán, có rất nhiều tán tu nhân lúc sương mù dày đặc lại có nhiều người, đục nước béo cò công khai chỉ trích năm vị tán tu Kết Đan kỳ không đúng, sắc mặt năm tán tu Kết Đan kỳ càng xấu hơn.

Sắc mặt Ngọa Khâu lão tổ âm trầm, tức giận quát: "Vội cái gì! Chẳng phải chết mất hai Luyện Khí kỳ thôi à? Ai lại nói nhảm nửa câu, đi phía trước dò đường cho ta!"

Trong chốc lát, tất cả tán tu lặng im không dám tiếp tục lên tiếng.

Thấy tình hình tạm thời ổn định, Ngọa Khâu lão tổ mới truyền âm bàn bạc với tứ lão Tiêu thị: "Tình huống không thích hợp, cái chết của hai người này giống hệt cái chết của năm người lúc vừa lên đảo. Nhưng chúng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì... Hiện tại tiếp tục tìm kiếm cơ duyên? Hay trở về tìm Kiều tiên tử?"

Lão nhị Tiêu Trọng Đào trong tứ lão Tiêu thị khẽ lắc đầu, truyền âm nói: "Hai người chết lần này đều chỉ là tu sĩ Luyện Khí kỳ. Nếu thật sự có nguy cơ lớn, nguy hiểm lớn, vậy chúng ta có nhiều người như vậy, vì sao đều bình an không có chuyện gì? Hiện tại tình hình đã ổn định, vậy có thể tiếp tục dò đường tiến lên."

"Cơ duyên ở phù đảo này sao mà trân quý, dù chỉ có một chút hy vọng, cũng không thể từ bỏ!"

Nghe vậy, Ngọa Khâu lão tổ chỉ suy nghĩ một chút lại đồng ý với quan điểm này.

Cơ duyên gần ngay trước mắt, là người đều có dã tâm cùng tham lam.

Những người thật sự e ngại không tiến lên sẽ không lên tòa phù đảo này.

Bởi vậy, vừa rồi phần lớn tán tu đều đi theo bọn họ.

Chỉ có một phần nhỏ tán tu, nhất là nữ tu chiếm đa số vẫn đi theo Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều giống Vũ Mông tiên tử.

Còn bây giờ, trong năm người bọn họ dù tu vi hay thực lực đều là sự tồn tại đỉnh phong trong số những tán tu.

Nhiều tán tu ở đây như vậy, không nói đến chỉ chết mấy người căn bản không quan trọng gì, chỉ nói chết như thế nào, cũng không tới lượt bọn họ tự mạo hiểm.

Cho nên cần gì vì cái chết của mấy tán tu, chậm trễ việc mình tiếp tục thăm dò cơ duyên?

Thậm chí thẳng thắn mà nói, chỉ cần năm người bọn họ còn sống lại tìm được cơ duyên, cho dù tán tu hay môn nhân đệ tử chết sạch cũng đáng!

Thế là, năm người hạ lệnh, đẩy những tán tu vừa la hét trách móc bọn họ đi phía trước dò đường, tiếp tục đi về phía trước.

...

Trong sương mù dày đặc, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo soi sáng tám mỹ nhân hoàn phì yến gầy ở xung quanh, bọn họ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Bùi Lăng, trong mắt đầy vẻ ái mộ và tôn sùng.

Bùi Lăng rất bình tĩnh, hắn vừa luyện chế xong một lò U Tịch Trấn Mệnh Đan, tổng cộng có ba viên đều là cực phẩm.

Nam Kha Mộng Hỏa như thật như ảo hình thành đường vân dày đặc, bao vây cả người nó lại phong bế tất cả dược lực.

Ngay sau đó, hệ thống thao túng hắn lấy ra một cái bình ngọc, sắp xếp gọn ba viên U Tịch Trấn Mệnh Đan cực phẩm, sau đó lại bắt đầu luyện chế lô tiếp theo.

Bởi vì trước đó không biết phải luyện chế U Tịch Trấn Mệnh Đan bao lâu, cho nên lần này Bùi Lăng thiết lập thời gian khá dài cho pháp y.

Hoàn thành luyện chế một lò đan dược, thời gian cắt ngang còn chưa tới, hệ thống đã tiếp tục luyện đan.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi khai lò liên tục ba lần, Bùi Lăng thu hoạch chín viên U Tịch Trấn Mệnh Đan cực phẩm, pháp y đột nhiên co vào, ghìm chặt cổ của hắn.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Dù sao khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức tránh khỏi sự trói buộc của pháp y, cởi nó ra.

"Chủ nhân thật lợi hại!" Thấy hắn đã kết thúc, Liễu Tử Miên vội vàng nói, "Không ngờ chủ nhân không chỉ là chân truyền có đúc khí thuật vượt bậc, ngay cả luyện đan thuật cũng xuất chúng như thế."

"Đúng vậy chủ nhân, nếu không phải tận mắt thấy, thật sự không thể tin được, thế gian còn có kỳ tài ngút trời như chủ nhân..."

"Được thiên ý coi trọng chắc chắn là thiên chi kiêu tử, căn bản không phải những người chúng ta có thể tưởng tượng được."

"Có thể hầu hạ chủ nhân, đúng là may mắn ba đời của chúng ta..."

Bùi Lăng tùy ý qua loa vài câu, thấy pháp y đã khôi phục như thường, lại mặc vào rồi rót pháp lực, sau đó lại nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 luyện đan thuật. Khước Tử Nghịch Mệnh Đan 】 ."

Chương 897: Cái gọi là cơ duyên

Hiện tại có độc đan làm lá bài tẩy nhưng còn chưa đủ, hắn còn phải luyện chế một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm dùng để giữ mạng tốt hơn.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, thân thể lại mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng bắt đầu nhóm lửa khai lò một lần nữa, luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan...

...

Dưới gốc cây to lớn, hơi thở mục nát đặc biệt trong rừng rậm cũng tản ra nồng đậm giống như sương mù tràn ngập.

Đi qua một đoạn cánh rừng mềm mại, vẫn là cánh rừng, cánh rừng và cánh rừng.

Cánh rừng rậm rạp như vĩnh viễn không có điểm cuối.

Dựa theo những thứ đã thấy trước khi lên đảo, quãng đường này của bọn họ đã đủ đi ngang qua toàn bộ đảo nhỏ.

Nhưng lúc này, bốn phương tám hướng đều có tình cảnh giống nhau, căn bản không thấy bóng dáng của rìa đảo.

Kiều Từ Quang hơi cau mày, dẫn theo mấy vị sư muội tiếp tục nhanh chân đi về phía trước.

Vào lúc này, bên tai nàng vang lên truyền âm của Thạch Vạn Lý: "Kiều sư tỷ, rất nhiều tán tu đi theo chúng ta đã rời đi."

Kiều Từ Quang không hề thấy bất ngờ, những tán tu kia một lòng một dạ muốn tranh thủ cơ duyên trên đảo, cứ mặc kệ cho bọn họ rời đi là được. Mặc dù nàng tuân theo lời dạy bảo của tông môn thường làm việc thiện, nhưng cũng không phải bảo mẫu của đám người này, chỉ biết vây quanh sắp xếp cho bọn họ.

Nghĩ vậy, nàng truyền âm nói: "Đến bây giờ ta cũng không phát hiện được quỷ vật ra tay, rất có thể quỷ vật kia không đi cùng chúng ta, mà để mắt tới Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận hoặc là tán tu khác."

"Thế nhưng hòn đảo này rất quỷ dị, không thể chỉ có mỗi một nguy hiểm là quỷ vật kia."

"Chắc chắn tiếp theo còn có vấn đề khác, không thể phớt lờ."

Thạch Vạn Lý gật đầu, sau đó truyền âm: "Bây giờ chúng ta đã đi được một khoảng thời gian, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết cơ duyên gì, cũng không biết trên đảo này có tồn tại tạo hóa thật hay không?"

"Toà phù đảo này đã đã từng xuất hiện Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, vậy chắc chắn có bí mật." Kiều Từ Quang bình tĩnh nói, "Hơn nữa, mười năm trước cả hòn đảo nhỏ này đã biến mất không thấy gì nữa ngay trước mắt chín môn phái lớn, chắc chắn trong đó cất giấu trận pháp hoặc là thuật pháp quỷ dị ngay cả chín môn phái lớn cũng không nắm giữ... Những cái này đều là cơ duyên!"

"Đáng tiếc, trong tranh đấu Vạn Hủy hải mười năm trước, không ai đạt được môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia."

"Nếu không có ai lấy Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xuất hiện trên toà đảo này thành đạo, nhất định có thể phát hiện được cái gì đó."

Thạch Vạn Lý nghe vậy, khẽ gật đầu nói: "Sư tỷ nói rất đúng."

Hắn ta thầm suy nghĩ, mười năm trước môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia xuất thế, căn cứ sau đó người may mắn còn sống sót miêu tả, lúc ấy toà phù đảo này không quỷ dị như hiện tại.

Hiện tại những điều bọn họ thấy khi lên đảo, hoàn toàn không giống mười năm trước.

Nhưng chắc chắn không giấu được tin tức toà phù đảo này xuất hiện.

Trước khi hắn ta đi lên đã thông báo cho hoàng triều.

Chắc chắn tám tông môn lớn còn lại sẽ lần lượt chạy tới.

Dù bọn họ vẫn không tìm được cơ duyên, thậm chí còn bị nhốt ở trên đảo, chỉ cần không chết, hoàng triều cũng tốt, Tố Chân Thiên cũng được, sẽ có thủ đoạn cứu bọn họ ra ngoài.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Vạn Lý hơi thả lỏng, sau đó nói: "Sư tỷ, ta để tán tu phía sau đi nhanh hơn chút, tránh sau đó xảy ra chuyện thất lạc."

Kiều Từ Quang gật đầu: "Được."

Sương mù dày đặc, gần như đưa tay không thấy được năm ngón.

Ngọa Khâu lão tổ và tứ lão Tiêu thị đi sóng vai, tán tu khác nhắm mắt theo đuôi ở phía sau.

Sau khi đi được một quãng, lão nhị Tiêu Trọng Đào trong tứ lão Tiêu thị trầm ngâm nói: "Xem ra tình huống vừa rồi chỉ nhằm vào tu sĩ cấp thấp. Hiện tại năm người chúng ta đi ở phía trước, cũng không có việc gì."

Ngọa Khâu lão tổ nhẹ gật đầu: "Xem ra là vậy."

Tiêu Thúc Đào trong tứ lão Tiêu thị khẽ một tiếng, truyền âm nói: "Lúc chúng ta vừa lên đảo, Kiều tiên tử vội vàng để chúng ta đi nhanh như vậy, làm hại chúng ta còn tưởng là có việc lớn gì... Hóa ra chỉ là kiếp nạn nhằm vào tu sĩ Luyện Khí kỳ..."

"Hiện tại số lượng những tu sĩ cấp thấp này rất nhiều, chết một vài người không có chuyện gì lớn." Lão út Tiêu Quý Đào trong tứ lão Tiêu thị từ tốn nói, "Chỉ là đến bây giờ chúng ta cũng không nhìn thấy cả cái bóng của cơ duyên, đừng có chuyện trên toà đảo này chỉ có nguy hiểm không có cơ duyên."

"Đừng nóng vội." Lão đại tứ lão Tiêu thị trấn an, "Lúc này mới là ngày đầu tiên. Theo ta được biết, lúc toà phù đảo này xuất hiện vào mười năm trước, chín môn phái lớn cũng không kiếm được cái gì, còn không dưng thâm hụt một nhóm đệ tử xuất sắc."

"Nói cách khác, không nói đến những việc khác, chắc chắn môn Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia vẫn còn ở trên đảo."

"Chúng ta nhiều người, chắc chắn sẽ tìm nhanh hơn đệ tử ba tông!"

"Một khi phát hiện cơ duyên, nhất định phải giữ bí mật."

Chương 898: Bốn mạng

Ngọa Khâu lão tổ nhắc nhở, "Quyết không thể để đệ tử ba tông nghe được bất kỳ tiếng gió gì! Nếu không, lấy sự bá đạo của chín môn phái lớn, mặc kệ chúng ta đạt được cái gì, hơn phân nửa đều là làm áo cưới cho người khác."

Tứ lão Tiêu thị rối rít đồng ý: "Đúng vậy."

"Yên tâm."

"Tất nhiên là được rồi."

"Đến lúc đó những người khác cũng không có tác dụng gì..."

Bọn họ nói xong, đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, chợt dừng bước lại.

Thấy thế, rất nhiều tán tu đi theo phía sau bọn họ cũng cùng dừng lại.

Ngọa Khâu lão tổ cau mày, đầu tiên đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sương mù vẫn rất dày đặc, không hề có ý muốn tản đi.

Cho dù là thị lực tu sĩ Kết Đan cũng khó có thể nhìn xuyên qua, về phần cái khác...

Vào lúc này, Tiêu Trọng Đào đột nhiên truyền âm nói: "Ít đi rất nhiều người!"

Nghe vậy, trong lòng bốn người khác lập tức cảm thấy nặng nề, ngay sau đó bọn họ bình tĩnh bắt đầu đếm số những người đang đứng ở đây.

Chẳng mấy chốc đã phát hiện, trong lúc vô tình đám tán tu đi theo bọn họ đã biến mất hơn một trăm người!

Trong chốc lát, sắc mặt năm người rất khó coi, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau đều ăn ý khẽ gật đầu, không hề nhắc tới.

Bây giờ người bị hại đều là tu sĩ tu vi không cao, chỉ cần những người khác không phát hiện, không làm ầm ĩ, cũng không có ảnh hưởng lớn tới bọn họ.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn.

Bởi vậy, bọn họ phải tăng tốc độ thăm dò!

"Tiếp tục đi tới!"

...

Trong sương mù dày đặc, khó phân biệt canh giờ.

Nhưng tu sĩ tự có cách tính toán thời gian, trong chớp mắt đã trôi qua một ngày.

Ở trên khoảng đất trống có gốc cây lớn che trời nằm giữa, Nam Kha Mộng Hỏa chầm chậm thu lại, cuối cùng đã hoàn thành luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Hệ thống thao túng Bùi Lăng mặt không thay đổi thu hồi nó, lúc đang định luyện chế lò thứ hai, pháp y đột nhiên ghìm chặt cổ hắn.

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn mở ra bình ngọc vừa đóng lại, đổ ra một viên đan dược óng ánh mượt mà, chính là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm!

Bùi Lăng không nói hai lời, lập tức cầm lấy đan dược bên trong lò luyện đan nuốt vào trong bụng.

Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vào bụng, im hơi lặng tiếng lại không giống những đan dược khác, gần như không có cảm giác nào, cứ như một dòng nước nhanh chóng hòa vào trong kim đan, ngay sau đó đã không có tiếng động gì nữa.

Lấy cảm giác bén nhạy của tu sĩ Kim Đan, cũng phải rất nghiêm túc cẩn thận trải nghiệm mới có thể phát hiện được, hình như có một viên hạt giống ẩn núp trong kim đan.

Trong hạt giống có sinh mệnh lực hùng hậu.

Đối với căn cơ như Bùi Lăng mà nói, dưới tình huống bình thường Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này phát huy ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.

Nhưng một khi hắn gặp phải vẫn lạc trọng thương, hạt giống này sẽ phát huy hiệu lực cường đại, nghịch chuyển sống chết.

Cảm nhận được điều này, Bùi Lăng lập tức yên lòng.

Bây giờ hắn có được Thiên Thương Lệ mà Dược Dạ Thư đã cho, cộng thêm Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm tương đương với trực tiếp có được ba cái mạng.

Sau đó, dù gặp phải nguy hiểm gì, hắn có thể chết hai lần.

Một khi dùng đến mạng sống thứ ba, hắn sẽ không chút do dự sử dụng Hư Thiên giới chủng, trực tiếp truyền vào "Tiểu Tự Tại Thiên" không ra, vẫn chờ đến lần sau Dược Dạ Thư tỉnh lại cứu hắn...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Lần này hắn tiến vào phù đảo, mục đích ban đầu là vì tìm kiếm cơ duyên sau Chú Quỷ đạo cơ.

Hiện tại đã an toàn đã có sự bảo vệ, vậy có thể tiếp tục tiến lên, tìm kiếm toà phù đảo bí mật này.

Thế là, hắn thu hồi lò luyện đan, sau khi dọn sạch dấu vết ở hiện trường, phân phó tám lô đỉnh: "Xuất phát."

Tám lô đỉnh vội nói: "Vâng, chủ nhân."

Bùi Lăng nhìn xung quanh phát hiện căn bản không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, đang muốn để hai con khôi lỗi viên hầu kia tiếp tục dò đường, đột nhiên tâm niệm vừa động, Nam Kha Mộng Hỏa chầm chậm nhảy nhót sâu trong con ngươi, vô số phù văn kỳ dị xen lẫn, thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 !

Quả nhiên, ngay trong chớp mắt thần thông phát động, bên tai lại vang lên tiếng kêu gọi trước khi lên đảo.

Lúc này tiếng kêu vẫn mơ hồ không rõ, nghe không rõ nội dung cụ thể.

Nhưng sương mù trước mặt vẫn dày đặc như thực chất, lại như nhận lấy sự kích thích gì đó, điên cuồng bốc lên như biển mây cuồn cuộn.

Chẳng mấy chốc sương mù tách ra, để lộ ra một con đường thông về nơi xa.

Thấy cảnh này, tám lô đỉnh đều ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ hiểu ra, rối rít nói: "Thiên ý! Thiên ý! Chủ nhân thật sự được thượng thiên coi trọng, sương mù không thể phân biệt được mặt trời như thế, lại chỉ mở đường cho chủ nhân... Tương lai Thánh giáo đều nằm trong tay chủ nhân!"

"Ha ha, vừa nãy tiện tỳ Kiều Từ Quang kia còn kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng lại không biết nàng bước vào toà đảo này đã là vi phạm thiên ý, nhúng chàm cơ duyên do ông trời định sẵn cho chủ nhân. Chỉ sợ, bây giờ đã không còn nhiều ngày giờ."

"Đừng nói như vậy, có lẽ ý của thượng thiên là nhân cơ hội lần này, để nàng từ đây hầu hạ chủ nhân?"

Chương 899: Chín môn phái lớn đều tới!

"Lúc chủ nhân dạy dỗ Kiều Từ Quang, ta muốn đứng bên cạnh xem chân truyền Tố Chân Thiên cao cao tại thượng sẽ khúm núm năn nỉ trong tay chủ nhân như thế nào... Hì hì..."

"Ta cũng phải nhìn..."

Trên mặt Bùi Lăng vẫn đứng đắn, nhưng trong lòng thì âm thầm bội phục, không thể không nói sức tưởng tượng của những lô đỉnh này thật sự quá phong phú, đặc biệt là bọn họ nhắc đến một vài thủ đoạn dạy dỗ... Nghĩ thôi cũng kích thích!

Chỉ tiếc, đó là chuyện không thể nào...

Hắn quan sát thông đạo một chút không phát hiện vấn đề gì, cho dù trong tầm mắt 【 Oán Yểm thần thông 】 , con đường trước mặt cũng rất bình thường.

Rồi mới lên tiếng: "Tốt, tất cả câm miệng đi theo ta."

Mặc dù không phát hiện thông đạo có vấn đề gì, nhưng Bùi Lăng vẫn để khôi lỗi đi trước dò đường, mình dẫn theo tám lô đỉnh cẩn thận đi theo sau.

Sau một lúc lâu, rừng rậm đột nhiên biến mất, trước mắt rộng mở trong sáng.

Chỉ thấy sông nhỏ khẽ cong, nước trong veo như ngọc bao quanh một thôn trang nhỏ cổ xưa.

Vạn Hủy hải.

Trời cao như được tẩy rửa, vạn dặm không mây.

Đột nhiên không gian gần vùng biển phường thị chấn động một cơn.

Một lát sau, một chiếc thuyền lâu màu vàng đột nhiên đi xuyên qua từ trong kẽ nứt không gian.

Cánh buồm phần phật, ký hiệu đặc biệt của Lưu Lam hoàng triều đón gió phấp phới.

Cả tòa thuyền lâu như bị bao phủ một tầng lụa mỏng màu vàng nhạt, thoạt nhìn chỉ có thể thấy hình bóng lay động, không thấy rõ chi tiết.

Hiện tại có mấy bóng dáng đứng trên boong tàu, ánh mắt đảo qua vùng biển trống rỗng phía dưới, khi thấy thuyền lâu mà Thạch Vạn Lý để lại, không nhịn được cau chặt lông mày.

Bọn họ nhận được truyền âm của Thạch Vạn Lý lâu chủ Thiền Lâu Vạn Hủy hải cố ý chạy đến, nhưng lúc này thuyền lâu Thiền Lâu ở đây, toà phù đảo kia đang ở đâu?

Lúc này, tu sĩ Thiền Lâu phát hiện thuyền lâu màu vàng rối rít rời khỏi buồng nhỏ trên tàu khom mình hành lễ.

Trên thuyền lâu màu vàng, một tu sĩ cấp cao tiện tay đánh một chiêu, lập tức chuyển bọn họ đến trước mặt, nói: "Phù đảo đã xuất hiện ở nơi đây sao? Vì sao bây giờ không thấy tăm hơi?"

Vẻ mặt của phụ tá Thạch Vạn Lý hơi mờ mịt, nói: "Hồi đại nhân, vừa nãy hòn đảo kia vẫn còn, sau khi Thạch lâu chủ, Tố Chân Thiên Kiều chân truyền và Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, cùng rất nhiều tán tu lần lượt lên đảo, trên đảo đột nhiên nổi lên sương mù khắp nơi, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả hòn đảo nhỏ trong đó."

"Không lâu sau, chúng ta đã hoàn toàn không nhìn thấy hòn đảo."

"Ngay một ngày trước sương mù đã tản đi, nhưng cũng không thấy hòn đảo nữa."

"Chúng ta đã thử rất nhiều cách, cũng không thể liên lạc với lâu chủ."

"Ừm?" Tu sĩ cấp cao kia khẽ nhíu mày truyền âm bàn bạc với đồng bạn, "Là che giấu tung tích hay chuyển di đi nơi khác?"

Lúc Lưu Lam hoàng triều đang tiến hành đủ loại suy đoán, cách thuyền lâu màu vàng không xa đột nhiên sinh ra một nhánh hoa.

Thân cành màu xanh nhạt, nụ hoa màu trắng hồng lấm ta lấm tấm tô điểm trên đó, vừa xuất hiện đã tản mùi thơm ra khắp nơi.

Trong mùi thơm ngát như lan không phải lan, tất cả nụ hoa trên nhánh hoa đều nở rộ.

Sau khi mở ra, lập tức có mười mấy nữ tu hoa phục hoàn bội bước nhanh ra.

Nụ hoa chỉ lớn bằng móng tay, lúc những nữ tu này vừa xuất hiện trông như hạt gạo nhỏ, nhưng vừa sải bước đã khôi phục như thường.

Tuổi tác bọn họ không đồng đều, vẻ ngoài khác nhau, trang phục cũng khác biệt rất nhiều, quanh người đều quanh quẩn khí tức cường đại, khí chất ung dung, thoạt nhìn rất trang nghiêm.

Tố Chân Thiên!

Tu sĩ cấp cao trên thuyền lâu màu vàng lập tức truyền âm vào khoang thuyền: "Vương gia, Tố Chân Thiên đã đến, người dẫn đội là Chương tiên tử."

Nghe vậy, người dẫn đội Lưu Lam hoàng triều lần này là Thanh Nguyên vương Chung Quỳ Tử Lê thuộc Chung Quỳ hoàng thất lập tức đứng dậy rời khỏi khoang, đến boong tàu hành lễ với đám người Tố Chân Thiên: "Chương tiên tử, đã lâu không gặp."

Thoạt nhìn nữ tu dẫn đầu đám người Tố Chân Thiên khoảng ba mươi tuổi, mặt mày thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, một bộ đồ xanh không có chút hoa văn nào, chỉ ở bên hông đeo một cái thắt lưng nhẹ nhàng, tóc dài rối tung, mộc mạc như nước lại có vẻ đẹp duyên hoa rửa sạch mỗi ngày.

Nàng khẽ gật đầu với Chung Quỳ Lê, sau khi trả lễ, mở miệng nói: "Xin hỏi quý triều có phát hiện gì không?"

Từ trước đến nay năm môn phái chính đạo đều như thể tay chân.

Huống chi bây giờ hòn đảo đã biến mất, Chung Quỳ Tử Lê cũng hy vọng sớm tìm ra tung tích dấu vết, lập tức không giữ lại chút nào nói hết tin tức được biết: "... Hiện tại chúng ta cũng không thể xác định rốt cuộc vì sao phù đảo lại biến mất. Bây giờ Kiều chân truyền của quý phái đang ở trên đảo, không biết có thủ đoạn gì xác định vị trí của Kiều chân truyền không?"

Chương Linh Hinh nghe vậy lập tức kết động pháp quyết, tập trung cảm ứng một lát, hơi nhíu mày, nói: "Không được. Không chỉ không thể xác định vị trí của Từ Quang, lần này trong số đệ tử theo nàng ra ngoài còn có một người tên là Chương Tinh, đó là tôn nữ của ta có mối liên hệ huyết mạch với ta, hiện tại cũng tung tích xa vời, không thể suy tính."

Chung Quỳ Tử Lê đang định nói chuyện, vào lúc này khoảng không trung cách hai phái không xa đột nhiên âm u!

Chương 900: Chín môn phái lớn đều tới!

Dường như ngày nắng chói chang đột nhiên có một đám mây đen bay tới, sắc trời vốn vô cùng tươi đẹp không có dấu hiệu nào lại trở nên tối tăm.

"Răng rắc", "răng rắc"... Tiếng vỡ vụn chói tai mơ hồ truyền ra, khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp phía dưới cảm thấy trong lòng buồn bực, người tu vi thấp đã thấy thất khiếu lập tức chảy xuống vết máu, ngất đi ngay tại chỗ.

Thấy thế, Lưu Lam hoàng triều và tu sĩ cấp cao Tố Chân Thiên đồng thời lộ ra vẻ nghiêm nghị và chán ghét.

"Soạt."

Tiếng vỡ vụn chỉ kéo dài trong hai tức ngắn ngủi, chợt giữa không trung chậm rãi hiện ra một vết nứt, ngay sau đó một đôi quỷ thủ to lớn duỗi ra từ đó, hung hăng kéo một cái như xé nát trang giấy, xé không gian thành hai nửa để lộ ra một khe hở to lớn.

Trong khe hở, một tòa cung điện bạch cốt chậm rãi bay ra.

Tòa cung điện này nguy nga cao lớn, điều đáng sợ là chín trăm chín mươi chín bậc thang ở trước cửa điện đều dùng độc lâu đắp lên.

Không biết bao nhiêu hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ra ngoài, bên trong có u hỏa nhảy nhót, khí âm hàn đột nhiên sinh ra.

"Ong."

Sau khi cung điện bạch cốt bay ra kẽ nứt không gian, cửa lớn vốn đóng chặt lại ầm vang mở ra.

Lấy thị lực tu sĩ, xuyên qua bậc thang, cửa cung, cổng tò vò, quảng trường, chính điện... Một bóng dáng yểu điệu đang đứng trên thềm son cao cao.

Cả bóng dáng kia đều bị bao bọc trong huyết quang, nhìn lại chỉ cảm thấy một thảm đỏ đậm nhạt không đồng nhất, không thấy rõ khuôn mặt.

Chỉ có thể mơ hồ nhận ra trên đỉnh đầu có một mũ miện, chuỗi ngọc rủ xuống rất là hoa lệ.

Sau khi bóng dáng này xuất hiện, ánh mắt lập tức đảo qua Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên, chợt nhìn về phía vùng biển phía dưới lại không thấy phù đảo, không hề do dự lập tức ra tay bắt một tán tu ở phía dưới tới.

Phía trên cung điện bạch cốt lập tức dâng lên một đạo huyết thủ to lớn như che khuất bầu trời, lại như cự thú huyết sắc hồng hoang tỉnh lại, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.

Dưới uy áp kinh khủng, tinh thần của tất cả tán tu lập tức bị trấn áp, rõ ràng hoảng sợ muốn chết, lại không thể động đậy.

Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên thấy thế lập tức ra tay.

Nhưng tất cả thuật pháp đánh vào huyết thủ lại như vào vũng bùn, không thể nào ngăn cản hành động của huyết thủ!

Vù!

Huyết thủ tùy ý chụp tới, bắt tất cả tán tu lên, sau đó tiếng hồn khiếu thê lương đột nhiên vang lên!

Chỉ trong nháy mắt, nữ tu trong cốt điện hoàn thành sưu hồn tất cả tán tu, lập tức biết tất cả việc liên quan tới phù đảo.

"Tư Hồng Khuynh Yến?!" Bên Tố Chân Thiên vang lên một giọng nói nghi ngờ, Chương Linh Hinh chợt quát lạnh, "Đường đường mà tông chủ phu nhân Trọng Minh tông, lại tự mình ra tay với tu sĩ cấp thấp, cũng không sợ truyền ra ngoài để người ta mỉa mai?"

Nữ tu trong cốt điện cười nhạt một tiếng.

Nàng họ kép Tư Hồng là đích nữ Phù Quang Tư Hồng thị, Thánh Nữ đời trước, đương nhiệm tông chủ phu nhân.

Ngay trước đây không lâu, trong tộc nhận được truyền tin của Chu Diệu Ly bẩm báo chuyện phù đảo cơ duyên, lập tức điều động cường giả trong tộc đến đây.

Chỉ có điều, vì nhanh chóng luyện hóa Dược Tiên Nữ, Tư Hồng thị lão tổ còn có phần lớn cường giả trong tộc đều cần tọa trấn Tam Sinh Tam Kiếp Hồng Trần Mê Ly Huyễn Chân Đại Trận.

Hiện tại phù đảo này lại có liên quan với U Tố mộ.

Tư Hồng thị cũng không muốn nhường công lao và cơ hội cho Cửu A Lệ thị cùng Chẩm Thạch Tô thị, bởi vậy lần này lão tổ cố ý mời Tư Hồng Khuynh Yến tự mình đi một chuyến.

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Khuynh Yến khinh thường nói: "Lúc bản cung đồ thành diệt tộc chưa từng bỏ qua cho phàm nhân mạng sống ở sớm tối, chỉ là một vài tán tu cấp thấp có đáng là gì?"

"Tốt, nói việc chính đi."

"Mười năm trước, thiên kiêu Hàn Tư Cổ Thánh tông ta đã mất tích trên toà phù đảo này."

"Dựa theo ước hẹn ngay lúc đó, người thắng cuối cùng trong số đệ tử Luyện Khí kỳ của chín môn phái."

"Tất cả cơ duyên trên đảo đều là của hắn."

"Bây giờ phù đảo lại xuất hiện, mặc kệ hắn sống hay chết, cả hòn đảo nhỏ đều là vật của Thánh tông ta."

"Bản cung đã đến đây, vậy các ngươi có thể đi."

Vừa mới nói hết câu, Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên đang muốn phản bác, bầu trời cách đó không xa như lập tức nứt toác vỡ thành hai mảnh.

Một nửa trời xanh mây trắng, một bức tranh đột nhiên hiện ra, sau đó một nhóm tu sĩ tay áo bồng bềnh, trúc quan giày đen nối đuôi nhau đi ra, dáng người cao ráo phong cách cổ xưa, ánh mắt nhu hòa; phi kiếm đột nhiên bay tới trên trời cao, kiếm quang xoay một cái lộ ra khí thế vô cùng sắc bén, đôi mắt kiếm tu trong vắt, toàn thân tản ra kiếm ý lạnh thấu xương, xông thẳng lên trời.

Đây là Cửu Nghi sơn và Hàn Ảm Kiếm Tông đến!

Một nửa khác, mây đen âm u lập tức ngưng tụ, từng cơn gió lạnh nổi lên, độc lâu to lớn gặm nuốt không gian, theo tiếng cười khằng khặc quái dị, há mồm phun ra một nhóm tu sĩ áo bào đen; thi bằng vỗ cánh, lúc mới xuất hiện còn ở chân trời, chỉ chớp mắt một cái ba ngàn bão táp đột nhiên sinh ra đã tới trước mắt, một tu sĩ kiêu ngạo áo bào trắng phần phật, trang sức trán khảm đá quý đứng trên lưng thi bằng.

Chương 901: Hai thôn làng

Vô Thủy sơn trang và Thiên Sinh giáo đồng thời chạy tới!

Không đợi bảy môn phái lớn mở miệng nói cái gì, nước biển cuồn cuộn lăn lộn, đột nhiên dâng lên một tòa Lưu Ly tháp ba mươi bảy tầng, thân tháp óng ánh sáng long lanh, vô số chuông gió màu vàng lay động theo gió, trong trẻo xa xăm, đây là Luân Hồi tháp đã tới; ngay lúc này, một thông đạo màu băng lam đột nhiên trải rộng trên mặt biển, đát, đát, đát... Tiếng vó ngựa lanh lảnh vang lên, một kỵ sĩ giáp đen cầm đầu, đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, tiếng chân như một đang rong ruổi chạy tới dọc theo thông đạo.

Yến Tê thành cũng tới!

Trong chốc lát, chín môn phái lớn đều tới!

Phù đảo.

Gốc cây lớn che trời, cây sắn dây như thác nước.

Dưới chân xốp mềm như thảm nhung, mùi hôi quanh quẩn không đi... Vẻ mặt một đoàn người Kiều Từ Quang nghiêm nghị.

Bọn họ đã đi trong khu rừng rậm này một ngày một đêm, không phát hiện chút gì.

Dường như toàn bộ khu rừng vô biên vô hạn.

Nếu không phải những thứ thấy ở ven đường đều có sự khác biệt nhỏ xíu, gần như sẽ nghi ngờ thật ra mình vẫn đi vòng quanh một chỗ.

Tố Chân Thiên và Thạch Vạn Lý còn tốt, dù sao cũng là đệ tử môn phái lớn nổi tiếng, tâm chí kiên định.

Nhưng tán tu đi theo bọn họ đã tản ra khí tức uể oải và nghi ngờ.

Cảm xúc nóng nảy lan truyền trong đám người.

Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái làng.

Thôn làng này được xây dựng bên cạnh dòng sông, cách dòng sông quanh co có thể thấy từng tòa nhà dân dọc theo sông, có mấy căn nhà làm thêm thềm đá hướng ra sông, tiện dùng để tắm giặt.

Hiện tại là giờ cơm, trong thôn khói bếp lượn lờ, hài đồng và chó đất chơi đùa dọc ngang trong bờ ruộng, tiếng cười của hài tử giòn giã và tiếng chó sủa khắp nơi, cộng thêm thỉnh thoảng vang lên tiếng gà gáy, khí tức khói lửa nồng đậm, thoạt nhìn là bức tranh thôn quê yên tĩnh tốt đẹp.

Trên con đường để đi vào trong thôn dựng thẳng một tấm bia đá, trên mặt bia rêu xanh mọc lan tràn, hiển nhiên đã lâu lăm, viết hai chữ "Tử thôn".

Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại, thôn này đột nhiên xuất hiện, cảm giác rất không thích hợp.

Thế là, nàng để tất cả mọi người dừng lại truyền âm bàn bạc với Thạch Vạn Lý: "Thạch lâu chủ, hòn đảo này có điều kỳ quái, hiện tại đột nhiên xuất hiện người ở, không thể sơ xuất. Kính xin ngươi chờ ở chỗ này với mọi người, một mình ta vào xem."

"Nếu trong vòng một canh giờ ta chưa trở về, vậy cũng không cần quan tâm ta, lập tức dẫn tất cả mọi người rời xa thôn này."

Nghe vậy, Thạch Vạn Lý lộ ra vẻ khó xử, truyền âm nói: "Kiều sư tỷ, việc này quá mạo hiểm, không bằng chúng ta cùng hành động? Hoặc là dứt khoát đừng đi vào."

Kiều Từ Quang lắc đầu nói: "Đi lâu như vậy mới gặp phải nơi khác biệt, nếu không đi vào sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội."

"Về phần an toàn của ta, ngươi cũng không cần phải lo lắng, hiện tại đã một ngày một đêm trôi qua, chắc chắn đám sư tôn của ta đã chạy đến bên ngoài đảo. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, chắc chắn sư môn sẽ không ngồi nhìn."

Thạch Vạn Lý ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng.

Đúng vậy, tính toán thời gian không chỉ Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều thậm chí Ma tông khác cũng đã chạy tới Vạn Hủy hải.

Dù toà phù đảo này không có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, chỉ cần có liên quan với U Tố mộ cũng đủ để hấp dẫn chín môn phái lớn đến!

Nghĩ đến đây, lúc này Thạch Vạn Lý mới hơi yên lòng, dặn dò: "Vậy Kiều sư tỷ hãy cẩn thận!"

Kiều Từ Quang nhẹ gật đầu, sau đó lại dặn dò mấy vị sư muội vài câu, một mình đi vào trong thôn.

Nhưng đám người Thạch Vạn Lý vừa nhìn Kiều Từ Quang vào thôn, chỉ chốc lát sau đã thấy một bóng người dáng vẻ giống hệt Kiều sư tỷ đi ra cửa thôn, vẫy tay với đám người.

Đệ tử Thạch Vạn Lý, Tố Chân Thiên khác và tất cả tán tu lập tức cảm thấy gánh nặng trong lòng được cởi bỏ như đã về đến nhà, vô cùng tin tưởng, không hề chậm trễ chút nào đi vào trong làng.

Vào lúc này, Kiều Từ Quang vừa đi vào trong thôn, hiển nhiên phần lớn người sống trong thôn này khá khó khăn, ngước mắt nhìn ra phần lớn đều là nhà tranh, chỉ rải rác vài căn nhà ngói.

Hơn nữa không giống vẻ bình tĩnh ôn hòa lúc nhìn thấy ngoài thôn, hiện tại trong thôn lại bao phủ bầu không khí đau buồn nhàn nhạt.

Trên mặt thôn dân đi ngang qua đều là vẻ buồn rầu, có mấy người còn quấn dây gai bên hông.

Phần lớn căn nhà trong thôn đều đóng chặt cửa sổ, trên cửa từng nhà dán câu đối xuân, chỉ là những câu đối xuân này đã có chỗ phai màu, nhưng vẫn có thể nhận ra màu nền của nó, đó không phải màu đỏ mà thế tục hay dùng, mà là màu xanh lá.

Kiều Từ Quang âm thầm thi triển thủ đoạn kiểm tra thôn dân, phát hiện bọn họ đều là phàm nhân không có chút tu vi nào, đối thoại đều vây quanh chuyện nhà, thu hoạch ruộng đất đủ loại, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

Thế là, nàng đi ra phía trước hỏi một thôn dân đi ngang qua: "Xin hỏi, đây là nơi nào?"

"Nơi này là Tử thôn." Thôn dân kia đeo dây gai bên hông, vẻ mặt đau khổ nghe vậy nói, "Ngày mai trong thôn muốn tổ chức tang lễ, cô nương là người xứ khác, có muốn ở lại tham gia không?"

...

Chương 902: Hai thôn làng

Trên bờ sông xanh như ngọc, Bùi Lăng dẫn theo tám lô đỉnh, nhìn thôn xóm phía đối diện xa xa.

Sau khi quan sát một lượt, hắn chú ý tới tấm bia đá đứng thẳng ở cạnh cửa thôn, rêu xanh mọc lan tràn, bên trên viết hai chữ "Tang thôn".

Lúc này, Nam Kha Mộng Hỏa chầm chậm nhảy nhót trong mắt Bùi Lăng, phù văn quỷ dị không ngừng đan xen, còn đang thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 .

Tiếng kêu bên tai đã trở nên vô cùng mãnh liệt.

Trong lòng của hắn dần sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, hình như trong thôn trang trước mặt có cơ duyên quan trọng mà mình không thể dứt bỏ, tuyệt đối không thể mất đi.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hơi do dự đi vào bên trong thôn trang.

【 Chú Quỷ đạo cơ 】 là tam kiếp đạo cơ vô cùng trân quý, thậm chí ba nhà Trọng Minh tông khống chế nghiêm ngặt, chưa từng để song kiếp đạo cơ lọt ra ngoài, trong thôn đã có cơ duyên ngay sau tam kiếp đạo cơ, dù như thế nào cũng không thể bỏ qua.

Quan trọng nhất là, hiện tại hắn có ba cái mạng còn có Hư Thiên giới chủng, cho dù trong thôn này có nguy hiểm gì, hắn cũng không cần lo lắng sẽ chết ở đây.

Sau một lát, Bùi Lăng dẫn theo đám lô đỉnh đi vào trong thôn.

Trong tầm mắt chỉ thấy thôn này giàu nghèo không đều, có nhà tranh thấp bé, cũng có tiểu viện ngói xanh bức tường màu trắng.

Hiện tại trong thôn rất là náo nhiệt, đám người lui tới đều vui mừng hớn hở, rất nhiều người mặc y khâm, trên tóc mai cài hoa tươi theo mùa màu sắc tươi đẹp.

Trong một tòa viện lớn nhất của thôn còn giăng đèn kết hoa, trang trí đặc biệt vui mừng.

Mấy hài đồng tóc trái đào vây quanh trước cửa ồn ào, chẳng mấy chốc có người đi tới cầm cái gàu mới tinh, hất đồ trong cái gàu về phía hài đồng.

"A! A! A!" Đám trẻ con hoan hô cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn nhặt bánh kẹo bánh ngọt xanh đỏ.

Bùi Lăng lấy 【 Oán Yểm thần thông 】 kiểm tra từng tấc không phát hiện bất kỳ điều khác thường nào.

Dường như những thôn dân xung quanh cũng chỉ là phàm nhân bình thường nhất.

Nhưng gặp được một thôn xóm phàm nhân ở nơi thế này, điều này quá khác thường!

Đương nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm hiểu rõ ràng tình huống nơi này.

Thế là, Bùi Lăng đi đến trước mặt một thôn dân khép tay áo, đứng bên cạnh cười nhìn hài đồng tranh đoạt bánh kẹo, hỏi: "Xin hỏi đây là nơi nào?"

Thôn dân kia mặc áo ngắn vải thô tiện cho việc lao động, trên khuôn mặt đen đúa đầy nếp nhăn, tinh thần lại rất tốt, bên tóc mai còn đang cài đóa hoa màu đỏ tươi, nghe vậy lập tức cười đến híp cả mắt, quay đầu nhìn hắn, ân cần nói: "Nơi này là Tang thôn, ngày mai trong thôn đang muốn tổ chức đám cưới, công tử đã trở về, vậy ở lại uống chén rượu mừng đi!"

Tử thôn.

Trước một căn nhà tranh, Kiều Từ Quang nhìn thôn dân trước mặt, ánh mắt cứng đờ, tổ chức đám tang?

Toàn bộ thôn làng này đều không bình thường, cái gọi là đám tang, nhất định có điều gì đó kỳ quặc, trước khi chưa biết rõ nguyên nhân, tuyệt đối không thể đồng ý chuyện này!

Thế là, nàng lắc đầu, nói: "Không được, ta chỉ đi ngang qua..."

Nói xong, đang chuẩn bị hỏi một vài vấn đề khác đột nhiên phát hiện điều gì đó, lập tức quay người, đã thấy Thạch Vạn Lý dẫn theo các sư muội của nàng và rất nhiều tán tu cùng tiến vào làng.

Kiều Từ Quang lập tức cảm thấy tình huống không đúng, nhanh chóng truyền âm hỏi: "Thạch lâu chủ, đây là có chuyện gì? Vì sao các ngươi lại vào thôn?"

Sắc mặt Thạch Vạn Lý mờ mịt, sau khi nghe thấy giọng Kiều Từ Quang mới đột nhiên tỉnh táo lại!

"Chúng ta... Chúng ta bị mê hoặc tiến vào!" Thạch Vạn Lý lập tức truyền âm nói.

Đến lúc này, sao hắn ta còn không biết, vừa rồi vị Kiều sư tỷ để bọn họ cùng vào thôn căn bản là giả?

Chỉ có điều, vừa nãy cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả bọn họ đều cho rằng đó là Kiều sư tỷ.

Hơn nữa, đối phương không nói một chữ nào, bọn họ lại mơ hồ đi vào trong thôn.

Toàn bộ quá trình, không ai có chút lo nghĩ nào, tận đến lúc đi vào làng, gặp được Kiều sư tỷ chân chính mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Nghe vậy, sắc mặt Kiều Từ Quang nghiêm nghị, thôn làng này thật sự có vấn đề!

Nếu chỉ có một mình thì nàng cũng không sợ.

Chỉ có điều tu vi mấy vị sư muội hơi yếu, còn có những tán tu kia...

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang lập tức quyết tâm, rất có thể trong thôn này có manh mối gì đó vô cùng quan trọng, cho nên nhất định phải thăm dò một chút.

Nhưng bây giờ, trước tiên nàng cần phải đưa những người khác ra ngoài, sắp xếp ở một nơi khá an toàn.

Thế là, nàng ngắn gọn nói: "Rời khỏi nơi này!"

Nói xong liền xoay người dẫn đám người đi ra ngoài thôn.

Đám người Thạch Vạn Lý vội vàng đuổi theo.

Đám người nhanh chóng đi ra Tử thôn, Kiều Từ Quang lại dẫn đám người đi một quãng xa, định sau khi rời xa thôn làng sẽ một mình quay về.

Nhưng đi không bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng chỉ thấy một dòng sông nhỏ, thôn trang nhỏ khói bếp lượn lờ vờn quanh.

Cửa thôn có một tấm bia đá quen thuộc, bên trên viết hai chữ "Tử thôn".

Thấy thế, tất cả mọi người đều nhận ra điều không đúng.

Kiều Từ Quang khẽ nhíu mày, lập tức đổi một phương hướng khác.

Lại qua một khoảng thời gian như thế, bọn họ lại thấy thôn làng vừa rồi.

Sắc mặt Kiều Từ Quang hơi nghiêm nghị, sau đó tiếp tục đổi đường.

...

Chương 903: Đám cưới và đám tang

Sương mù màu xám trắng hoàn toàn mờ mịt, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc.

Ngọa Khâu lão tổ và tứ lão Tiêu thị cẩn thận đi tới, sắc mặt bọn họ đều rất khó coi.

Lúc đầu số lượng tán tu đi theo bọn họ không ít, nhưng lúc này số người Luyện Khí kỳ đã mất tích toàn bộ.

Thậm chí cho đến bây giờ cũng có mấy tu sĩ Trúc Cơ tiền kỳ mất tích.

Lúc bắt đầu, bởi vì nhiều người, ngoại trừ năm người bọn họ thì những tán tu khác cũng không phát hiện điều khác thường.

Nhưng bây giờ số người mất tích thật sự nhiều lắm, tất cả mọi người đã phát hiện vấn đề.

"Ta, chúng ta trở về, trở về tìm Kiều tiên tử?" Hiện tại, đám tán tu đã là lòng người bàng hoàng, dù có năm vị Kết Đan kỳ trấn áp cũng bắt đầu không ngừng nóng nảy.

"Đi tìm Kiều tiên tử... Chắc chắn Kiều tiên tử có cách!"

"Không sai, đó là chân truyền Tố Chân Thiên, thực lực tu vi của đám tán tu chúng ta căn bản không thể so sánh được, tiên tử cũng tốt bụng, tuyệt đối không ngồi nhìn mặc kệ chúng ta... Tại sao chúng ta phải tách khỏi tiên tử, một mình đi đến nơi quỷ quái này chịu chết?"

"Cơ duyên... Cơ duyên... Cơ CMN duyên! Một ngày một đêm, đến cái bóng của cơ duyên cũng không thấy, ngược lại từng người biến mất..."

"Lại có người biến mất!!!"

Trong tiếng kêu gào, rất nhiều tán tu đều xôn xao, thấy tình cảnh dần bắt đầu mất khống chế, năm tên tán tu Kết Đan kỳ nhìn nhau, trong mắt chợt lóe lên sát cơ, nhanh chóng quyết định trực tiếp ra tay, trước tiên giết mấy người dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đám người này yên lặng lại!

Nhưng đúng lúc này một bóng người chậm rãi đi ra từ trong sương mù.

"Ai?" Đám người không khỏi nghiêm nghị, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã phát hiện là tên đệ tử Thiên Sinh giáo, các chủ Hoan Hỉ các kia!

Sao lại là hắn?

Sau khi đám tán tu thấy rõ ràng, đều hơi ngạc nhiên.

Sao đối phương chỉ có một mình, những lô đỉnh kia đâu?

Nhưng ngay lúc trong lòng bọn họ tràn đầy lo nghĩ cũng vô cùng căng thẳng, đã thấy đối phương không tiếp tục đến gần mà đứng tại chỗ, vẫy tay với bọn họ rồi xoay người, đi về một phương hướng nào đó.

Lúc này, sương mù xung quanh lập tức mỏng manh hơn nhiều, dù cách vài chục trượng cũng có thể thấy rõ ràng hình dáng.

Tất cả mọi người nhìn theo bóng dáng trước đó tránh còn không kịp, lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ là đi theo vị các chủ Hoan Hỉ các này, có thể tìm được lối ra sương mù, tìm tới cơ duyên tạo hóa, tìm tới tất cả mọi thứ mình muốn!

Thế là, vừa nãy đám tán tu còn vô cùng sợ hãi Thiên Sinh giáo, không hề chậm trễ đi theo bước chân đối phương...

...

Tang thôn.

Liên tục vang lên tiếng hài đồng vui vẻ đùa giỡn ầm ĩ, thôn dân cài hoa trước mặt ân cần thuyết phục: "Nơi này là Tang thôn, ngày mai trong thôn đang muốn tổ chức đám cưới, công tử đã trở về, vậy ở lại uống chén rượu mừng đi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng vô cùng bình tĩnh.

Đám cưới... Có khả năng là nguy hiểm, nhưng cũng có thể liên quan đến cơ duyên.

Về phần trở về?

Đây cũng là vì hắn xây thành 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 , đối phương tưởng hắn là một thành viên trong làng.

Hiện tại hắn còn không thể chắc chắn lợi và hại của thân phận này. Nhưng trong thôn có kêu gọi với mình, sau khi đi vào dù mình không tìm được manh mối, chắc chắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng rõ ràng, chắc chắn thôn trang phàm nhân xuất hiện ở nơi này có vấn đề rất lớn, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Là nhà ai kết hôn? Nhà ai gả nữ nhi?"

Thôn dân nói: "Là nhi tử độc nhất của thôn trưởng muốn cưới thê tử, nhà gái là nữ nhi Tử thôn ngay bên cạnh, nghe nói vẻ ngoài như hoa, hiền lương thục đức, thôn trưởng bỏ ra rất nhiều sính lễ mới khiến phụ mẫu nàng đồng ý..."

Hắn ta không ngừng khen ngợi vẻ ngoài và danh tiếng của tân nương một lượt, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt, nhưng cũng không nói ra quá nhiều tin tức, chỉ lặp đi lặp lại khuyên Bùi Lăng cần phải đi uống rượu mừng.

Tử thôn ngay bên cạnh?

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ điểm này, đang muốn tiếp tục nghe ngóng một vài tình huống, lại phát hiện sau lưng có tiếng động.

Hắn quay đầu nhìn, đã thấy năm tên tán tu Kết Đan kỳ dẫn theo mấy tán tu đều có tu vi Trúc Cơ kỳ nối đuôi nhau vào thôn, mặc dù quần áo những người này vẫn còn nguyên vẹn, dường như chưa từng gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vẻ mặt đều hơi mờ mịt.

Lúc nhìn vào ánh mắt Bùi Lăng, năm tên tu sĩ Kết Đan kỳ cầm đầu đột nhiên lấy lại tinh thần, tất cả đều nhận ra điều không thích hợp!

Bọn họ cẩn thận nhìn sang Bùi Lăng, chỉ hơi do dự đều kiên trì đi lên hành lễ: "Tại hạ Ngọa Khâu, gặp qua các chủ."

"Tại hạ Tiêu Bá Đào, ba vị này là đệ đệ ruột thịt của tại hạ Trọng Đào, Thúc Đào, Quý Đào, gặp qua các chủ."

Mặc dù thân phận của Khang Thiếu Dận căn bản không phải bí mật gì với Chu Diệu Ly, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý. Nhưng với tán tu bình thường mà nói, cũng không rõ ràng tình hình cụ thể.

Lúc này chỉ lấy thân phận các chủ "Hoan Hỉ các" để xưng hô.

Bùi Lăng đánh giá bọn họ vài lần, khẽ gật đầu, thực lực những tán tu này cao thấp không đều, cho dù năm người cầm đầu đều đã Kết Đan nhưng hắn cũng không quá quan tâm.

Chương 904: Quy củ trong thôn

Đương nhiên, chỉ cần những người này không gây rắc rối cho hắn, hắn cũng không ra tay với những tán tu này.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng rất tùy ý trả lời: "Khang Thiếu Dận, chân truyền Thiên Sinh giáo."

Chân truyền Thiên Sinh giáo!

Năm tên Kết Đan khẽ giật mình, sau đó lập tức nghiêm nghị.

Vốn thực lực đệ tử chín môn phái lớn đã mạnh hơn tán tu.

Chân truyền đệ tử trong những môn phái lớn này hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu!

Một khi chọc cho đối phương không vui, một mình đối phương có thể tàn sát tất cả bọn họ!

Sau khi nhận ra được điều này, năm tên Kết Đan không hề do dự, lập tức quỳ rạp xuống đất, khúm núm nói: "Hóa ra là chân truyền Thánh giáo! Tại hạ có mắt mà không biết Thái Sơn, kính xin Khang chân truyền thứ tội!"

"Khang chân truyền long chương phượng tư tuấn tú lịch sự, tại hạ cũng hiếm thấy trong đời..."

"Thánh giáo tuân theo thiên ý, chỉ người là cao quý nhất, là chỗ dựa của Nhân tộc ta, tại hạ khâm phục đã lâu, không ngờ lúc còn sống lại có thể tận mắt thấy phong thái của chân truyền..."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý bọn họ nữa, quay sang nhìn về phía tên thôn dân kia, nói: "Trong thôn có chỗ nào để ngủ nhờ không?"

Thôn dân kia lập tức nói: "Thôn tây có tòa nhà khá rộng rãi, đám người các ngươi cũng có thể ở được. Chỉ là chỗ kia lâu không có người ở, cần tự dọn dẹp một chút."

Bùi Lăng gật đầu nói: "Đa tạ, có thể làm phiền lão trượng dẫn đường không?"

Thôn dân kia đồng ý, nói: "Công tử đi theo lão hán."

Đưa mắt nhìn Bùi Lăng dẫn tám lô đỉnh theo thôn dân kia rời đi, lúc này Ngọa Khâu lão tổ mới thầm thở phào, lập tức nói: "Đi nhanh!"

Vừa rồi bọn họ nhiều người như vậy không hiểu sao lại bị dụ hoặc đi vào đây, hiện tại vừa nhìn đã biết thôn này cực kỳ không bình thường!

Hơn nữa Khang Thiếu Dận này không chỉ là đệ tử Thiên Sinh giáo, còn là chân truyền Ma môn.

Thiên Sinh giáo là loại người gì, có tán tu nào ở Vạn Hủy hải không rõ ràng?

Ma môn này không hỏi tư chất, không hỏi cố gắng, không hỏi tâm tính... Chỉ lấy xuất thân quyết định tôn ti.

Khang Thiếu Dận đã có thể làm chân truyền, chắc chắn phụ mẫu là cao tầng trong giáo.

Ở trong mắt loại người này, e rằng đám tán tu bọn họ không khác gì heo chó.

Dù trông khá dễ nói chuyện nhưng đột nhiên hào hứng đi lên đại khai sát giới thì làm sao bây giờ?

Bởi vậy, dù hiện tại thế nào bọn họ cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Nhưng lão nhị trong tứ lão Tiêu thị nghe vậy, lại lập tức lắc đầu, truyền âm nói: "Chỉ nhìn đã thấy thôn này khác thường, căn bản không có ý che giấu. Chúng ta đều đã nhìn ra điểm này, Khang Thiếu Dận là chân truyền Thiên Sinh giáo, sao lại không biết?"

"Bây giờ đối phương không chỉ không có ý rời đi, ngược lại còn định ở lại nơi này."

"Rất có thể, hắn nhìn ra trong thôn này cất giấu cơ duyên gì đó!"

Bốn người khác vừa định nhanh chóng rút lui, nghe vậy lập tức mừng rỡ, không sai!

Hành động của chân truyền Thiên Sinh giáo này thật sự khác thường.

Có lẽ, trong thôn này thật sự có cơ duyên gì đó.

Nghĩ tới đây, năm người nhanh chóng truyền âm bàn bạc: "Khang Thiếu Dận là chân truyền Thiên Sinh giáo cũng giống Kiều tiên tử, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn dám mang theo lô đỉnh trực tiếp ở trong thôn, chúng ta lại không thể lỗ mãng như này."

"Nhưng cũng không thể bỏ qua cơ duyên!"

"Nhân lúc Khang Thiếu Dận đến thôn tây nghỉ ngơi, để những tu sĩ Trúc Cơ này đi từng nhà điều tra."

"Không được! Chẳng may bọn họ tìm được cơ duyên, lại tự mình nuốt riêng thì làm sao bây giờ?"

"Nhất định phải để năm người chúng ta tự dẫn đội đi tìm!"

"Không sai! Nhưng lúc tìm phải chú ý một chút, trước tiên đừng đi thôn tây, không thể trêu chọc đến Khang Thiếu Dận, phải né tránh một chút. Nếu không tìm được chỗ tốt, chẳng khác gì làm áo cưới cho hắn. Thậm chí không tìm được chỗ tốt, lại vì làm phiền đối phương mà mất mạng, lại được không bù nổi mất."

"Vậy đi, trước tiên đi theo sau điều tra rõ ràng điểm dừng chân của Khang Thiếu Dận, sau đó để cho người trông coi ở gần đó, xác định hắn thật sự đi nghỉ ngơi, chúng ta lại ra tay."

"Một khi có tình huống gì phải lập tức truyền âm nhắc nhở, những người khác nắm bắt thời gian lục soát..."

Chẳng mấy chốc năm người bàn bạc ổn thỏa, đám tán tu nhanh chóng hành động!

...

Sông nhỏ cong cong, khói bếp lượn lờ.

Trong đồng ruộng, trẻ con vui sướng chạy nhảy, con chó vàng lông xù vẫy đuôi chạy theo phía sau.

Tiếng chơi đùa phá vỡ sự yên tĩnh.

Đám người Kiều Từ Quang lặn lội một hồi, lại đi tới cửa thôn Tử thôn.

Sắc mặt nàng nghiêm nghị, bọn họ đã đi một lượt tất cả đường có thể đi, nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng sẽ trở lại trước tấm bia đá khắc hai chữ "Tử thôn".

Đây không phải mê trận đơn thuần.

Mọi người ở đây, không nói đến tu vi của tu sĩ khác, chỉ dựa vào chính nàng, dù cả hòn đảo nhỏ cấm bay, không thể thi triển thần niệm, nàng cũng không thể bị mê trận vây khốn.

Với tình hình này, ngược lại càng giống làng là sống, từ đầu đến cuối có thể ngăn cản đường đi của bọn họ!

"Sư tỷ, làm sao bây giờ?" Một đệ tử Tố Chân Thiên chải Tùy Vân Kế, áo vàng váy xanh truyền âm hỏi.

Bên cạnh nàng là mấy nữ tu cũng mặc trang phục lộng lẫy, khí tức thuần túy, đều nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Kiều Từ Quang.

Chương 905: Quy củ trong thôn

Mặc dù cho đến bây giờ bọn họ còn chưa gặp nguy hiểm gì, nhưng thôn này cho người ta một cảm giác quái dị không diễn tả được.

Kiều Từ Quang suy nghĩ, hiện tại dù là cơ duyên trên đảo hay là làm thế nào đi ra nơi đây, điểm mấu chốt đều ẩn giấu ở trong thôn làng trước mặt.

Nhưng bây giờ một mình nàng vào thôn, những người khác cũng bị dụ hoặc đi vào...

Nghiêm túc suy nghĩ, nàng lập tức hạ quyết tâm, tiếp tục lãng phí thời gian không có chút ý nghĩa nào với nó như vậy, không bằng trực tiếp dẫn mọi người vào thôn.

Nhiều nhất đến lúc đó dùng thêm chút tinh lực, bảo vệ những người khác là được.

Thế là, lúc này nói: "Nó không muốn để chúng ta đi, vậy đi vào gặp nó."

Nàng nói xong lập tức đi vào trong làng.

Những người khác thấy thế vội vàng đuổi theo.

Một lần nữa đi vào làng, tất cả mọi thứ trong tầm mắt không có chút thay đổi nào.

Thôn dân mà Kiều Từ Quang vừa nghe ngóng tin tức vẫn buồn bã ủ dột ngồi xổm ở dưới mái hiên.

Kiều Từ Quang truyền âm cho đám người: "Đều cẩn thận một chút."

Sau đó đi đến trước mặt thôn dân kia, bình tĩnh nói, "Ngày mai đến tham gia đám tang, không biết cần phải làm những gì?"

Thôn dân kia ồm ồm nói: "Đầu thôn đông có một tòa nhà lớn bị bỏ hoang đã lâu, nhưng còn có thể ở lại, ta dẫn các ngươi đi qua, đến lúc đó các ngươi nghỉ ngơi một chút."

"Đúng rồi, các ngươi là kẻ ngoại lai, bình thường thì cũng thôi, bây giờ trong thôn có việc, mong rằng các ngươi tuân thủ một vài quy củ."

Kiều Từ Quang trầm giọng hỏi: "Quy củ gì?"

"Cũng không có cái gì, đừng làm ồn ào ở trong thôn, đừng xông vào phòng trống, đừng bắt nạt những người thôn dã chúng ta..." Thôn dân kia xoay người, vừa đi trước dẫn đường vừa nói, "Ngoài ra buổi đêm đừng mặc đồ đỏ, ban ngày đừng cài trâm hoa."

Mặc đồ đỏ?

Trâm hoa?

Kiều Từ Quang suy nghĩ, mặc đồ đỏ còn có thể hiểu, dù sao trong thôn có đám tang, bình thường đều kiêng dè màu sắc sặc sỡ.

Nhưng vì sao ban đêm không thể mặc đồ đỏ?

Về phần ban ngày đừng cài trâm hoa, càng không thể suy đoán được.

Mặc dù bọn họ và nhà có đám tang không hề liên quan gì, cũng không thể đốt giấy để tang vì người chết trong ngôi làng kỳ quái này, tuy cài trâm hoa sắc sỡ đi tham gia đam tang cũng không ổn, nếu mang hoa màu trắng cũng là kính trọng chủ gia, vì sao lại kiêng dè?

Chỉ có điều, thôn này có vấn đề, cũng không thể hoàn toàn tin lời của thôn dân này.

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang nhanh chóng nhìn đám người bên mình, phát hiện cũng không có ai mặc đồ đỏ trâm hoa, trong lòng tạm thời thả lỏng, thử dò hỏi: "Xin hỏi, vì sao mặc đồ đỏ trâm hoa lại không ổn?"

Thôn dân kia lắc đầu nói: "Thế hệ trước truyền thừa quy củ đều nói như vậy, về phần lý do, người thôn dã dốt đặc cán mai cũng không rõ ràng."

Thấy không thể hỏi ra lý do, Kiều Từ Quang không tiếp tục đề tài này, mà hỏi tình hình chủ gia đám tang: "Người qua đời là ai? Chủ gia họ gì? Ở nơi nào trong làng? Chúng ta có cần chuẩn bị chút đồ thăm hỏi không?"

Cùng lúc đó, Tang thôn.

Bùi Lăng đang nghe thôn dân dẫn đường nói về quy củ trong thôn: "Công tử không phải người ngoài chỉ là du lịch nhiều năm, chắc hẳn không nhớ kỹ tập tục quê cũ."

"Lần này trở về, nhớ đừng nói to làm ồn ào, cố gắng đừng quấy rầy những người khác."

"Còn có, sáng sớm đừng trang điểm, đến đêm đừng lôi thôi lếch thếch."

Hả?

Bùi Lăng khẽ cau mày, suy nghĩ đảo quanh, nói: "Lão trượng, vì sao lại vậy?"

"Đây là quy củ do lão tổ tông truyền thừa." Thôn dân kia thở dài, nói, "Công tử mới trở về, đúng là vẫn chưa nhớ lại."

"Nhưng không sao, qua ít ngày công tử sẽ nhớ lại."

Lúc thôn dân nói lời này rất tùy ý cũng rất chắc chắn, Bùi Lăng nghe vậy trong lòng lại hơi lạnh lẽo.

Vào lúc này, bọn họ đi tới một con ngõ hẻm nhỏ mấp mô, phía trước là một tiểu viện cửa riêng, gạch xanh ngói xanh, đầu tường lộ ra một gốc cây dong cao lớn, cây mọc thành rừng, rễ phụ rủ xuống như thác nước.

Thôn dân tiến lên đẩy cửa ra: "Công tử, đến rồi."

Tiểu viện rất lớn, trong tầm mắt vô cùng suy tàn.

Cây dong cành lá rậm rạp, bên dưới nó lại không có một ngọn cỏ, chất đầy lá rụng che kín mít nền gạch xanh, trong chớp mắt mở cửa, lấy thính lực của tu sĩ có thể nghe rõ vô số sâu bọ hoảng sợ nhanh chóng bò qua khe hở lá rụng phát ra tiếng sột soạt.

Cánh cửa mở ra khiến bụi bặm bay tứ tung một lúc lâu mới dần dừng lại.

Thôn dân kia tùy ý nhìn vào trong, nói một câu: "Xin công tử cứ tự nhiên."

Trực tiếp nghênh ngang rời đi.

Bùi Lăng đứng ngoài cửa viện, lấy 【 Oán Yểm thần thông 】 kiểm tra cả toà nhà này một lượt, phát hiện trong tầm mắt cũng không có biến hóa gì, lúc này mới đi vào.

Giẫm lên lá rụng thật dày đi xuyên qua đình viện, lúc mở cửa phòng chính không nhịn được ngẩn ngơ.

Thấy phòng chính vô cùng rộng rãi, bên trong bày biện vô cùng tinh tế, cái bàn, bình phong, đồ uống trà, đồ trang trí, tỳ nữ... Mọi thứ đầy đủ, có điều đều là giấy.

Không biết những đồ bằng giấy này do ai làm ra lại sinh động như thật, ngay cả hoa văn gỗ đá cũng bắt chước cẩn thận tỉ mỉ.

Nếu không phải lúc mở cửa có một cơn gió cuốn vào, thổi bay một cái bàn gần cửa nhất, suýt nữa không nhận ra sơ hở.

Chương 906: Đừng nói to làm ồn ào

Thấy thế, Bùi Lăng cau mày.

"Thật sự lẽ nào lại như vậy! Chủ nhân có thân phận cỡ nào, bằng lòng ở lại thôn xóm rách nát này đã là phúc khí do bọn họ tu luyện mười tám đời, cũng dám sắp xếp chỗ như vậy cho chủ nhân, căn bản là muốn chết!" Tám lô đỉnh nhìn mặt mà nói chuyện lập tức tỏ ra tức giận, Ôn Tích Tuyết khí thế hùng hổ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Chủ nhân đợi chút, thiếp thân đi lột da lão già kia!"

"Tỷ tỷ tỉnh táo." Muội muội Ôn Tích Tình vội vàng nói, "Chỉ lột da lão già kia có tính là gì? Theo ta không bằng đồ sát cả thôn là được."

Các lô đỉnh khác rối rít gật đầu: "Đúng là như thế, giết sạch những người này, chủ nhân muốn ở đâu cứ ở đó, không cần bị những sâu kiến này làm phiền."

"Đừng làm loạn." Bùi Lăng nghe càng cau chặt hàng mày, rõ ràng thôn này không bình thường, dưới tình huống không hiểu rõ gì hết đã tùy tiện giết chóc, sao biết không phải đường đến chỗ chết?

Hắn lập tức phân phó, "Không có ta phân phó, không được ra tay trong thôn."

"Tốt, đừng nhàn rỗi nữa, trước tiên dọn dẹp tòa nhà này một chút đi."

Đám lô đỉnh hơi không cam lòng, nhưng vẫn trong trẻo giòn giã đồng ý: "Vâng."

...

Bên ngoài tòa nhà, sau một lùm cây hỗn tạp.

Mấy tên tán tu dán phù lục ẩn nấp đứng xa xa nhìn chằm chằm Khang Thiếu Dận dẫn theo tám lô đỉnh nối đuôi nhau vào tiểu viện, kiên nhẫn chờ đợi một lát không thấy bọn họ ra, nhìn nhau một chút rồi lập tức lấy ra Truyền m Phù thôi động: "Ngọa Khâu tiền bối, Khang Thiếu Dận đã ở lại trong nhà thôn tây. Có lẽ bây giờ đang vui vẻ với lô đỉnh của hắn, trong chốc lát sẽ không ra ngoài."

Trong Truyền m Phù lập tức vang lên tiếng của Ngọa Khâu lão tổ: "Tốt! Canh chừng hắn. Một khi có tình huống như thế nào, lập tức truyền âm cho chúng ta. Mấy người các ngươi yên tâm, một khi tìm ra cơ duyên, tuyệt đối không thể thiếu phần của các ngươi."

Mấy tên tán tu vui mừng: "Tạ tiền bối!"

Truyền âm kết thúc, Ngọa Khâu lão tổ thu hồi Truyền m Phù, đảo mắt nhìn quanh.

Hiện tại hắn ta đã mang theo rất nhiều tán tu đi tới vị trí thôn nam.

Nếu không phải kiêng dè Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, đã sớm bắt đầu hành động.

Suy nghĩ một chút, Ngọa Khâu lão tổ liền truyền âm nói với tứ lão Tiêu thị cũng đã dẫn theo thuộc hạ phân chia ra các vị trí trong thôn: "Bên Khang Thiếu Dận đã nghỉ ngơi, có thể hành động!"

Tứ lão Tiêu thị rối rít đáp lại: "Tốt!"

Thế là, Ngọa Khâu lão tổ lập tức chỉ vào các căn nhà xung quanh, ra lệnh: "Lục soát!"

Đám tán tu không hề do dự, lập tức xông ra ngoài như sói như hổ đạp cửa đập cửa sổ, đi vào từng phòng tùy ý điều tra. Ngay cả Ngọa Khâu lão tổ cũng không rảnh rỗi, dẫn theo mấy đệ tử đi vào một gia đình.

Cùng lúc đó, tứ lão Tiêu thị cũng thế.

Thôn làng vốn yên tĩnh, ngoại trừ thôn tây bên Khang Thiếu Dận, khắp nơi lập tức nháo nha nháo nhác, nói to làm ồn ào.

Ầm!

Một tán tu Trúc Cơ kỳ đá một cái cửa lớn cũ nát bay ra ngoài.

Trên mặt hắn ta nở nụ cười thoải mái.

Dọc theo con đường này luôn nơm nớp lo sợ.

Hiện tại, cuối cùng có thể trút giận một lần thật tốt!

Mặc dù ra tay với phàm nhân có phần hạ thấp thân phận, nhưng chuyện này là đám người Ngọa Khâu lão tổ và tứ lão Tiêu thị sai khiến, muốn trách cũng không thể trách hắn ta.

Đương nhiên, có lẽ thôn này cũng có chút vấn đề.

Nhưng vừa rồi bọn họ đã lặp đi lặp lại xác nhận, toàn bộ thôn dân trong thôn không có tu vi. Tùy tiện chọn ra một người trong số bọn họ cũng có thể đồ sát cả làng.

Nếu không phải kiêng dè vị chân truyền Thiên Sinh giáo kia, bọn họ đã sớm cho một mồi lửa đốt toàn bộ thôn làng này!

Nghĩ vậy, tên tán tu này nghênh ngang đi vào phòng, chỉ thấy một thôn dân trung thực thật thà đang giơ một cái búa chẻ củi ở trong viện.

Thấy hắn ta xông tới, trên mặt thôn dân lộ ra vẻ ngạc nhiên, còn chưa mở miệng, tán tu này đã không chút kiêng dè xông vào trong phòng, bắt đầu lục tung.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đi ra từ trong căn phòng chỉ có bốn bức tường, hai tay trống trơn, không thu hoạch được gì.

Sắc mặt tán tu âm trầm, sau khi đi ra thấy thôn dân còn đang ngẩn ngơ nhìn mình, trong lòng đột nhiên nổi giận xông lên, một phát nắm chặt vạt áo hắn ta, tức giận quát: "Cơ duyên đâu? Cơ duyên trong thôn các ngươi ở đâu??"

Còn chưa nói hết câu, thôn dân vẫn chưa trả lời, tên tán tu này đột nhiên cảm thấy yết hầu nghẹn lại, dường như bị thứ gì đó ngăn chặn cổ họng.

Hắn ta vô thức muốn ho khan vài tiếng, ho ra thứ đang chặn ngang.

Nhưng ngay sau đó hắn ta phát hiện cả người mình bủn rủn như bị thứ gì đó rút mất tất cả sức lực, chân nguyên cả người như ngưng đọng, mặc cho hắn ta giãy giụa như thế nào cũng không thể điều động chút nào.

Chẳng mấy chốc, cả người hắn ta bị treo lên khoảng không, máu tươi chảy ra cuồn cuộn từ trong thất khiếu, nhanh chóng thấm ướt mặt đất trong viện...

Thôn dân nhìn tình cảnh này, khe khẽ thở dài, nói: "Sao không nghe khuyên bảo? Đã nói đừng nói to làm ồn ào..."

Trong chốc lát, tán tu nhẹ nhàng rơi xuống đất, đột nhiên chỉ còn lại một bộ da người hoàn chỉnh.

Thôn dân vứt búa xuống, đi qua nhặt da người lên, cầm vào trong nhà.

Chương 907: Một bài đồng dao

Chẳng mấy chốc trong phòng vang lên đủ loại tiếng động chế tạo...

Ở một chỗ cách nhà dân này khá xa, một tán tu khí thế hung hăng xông vào một gia đình.

Gia đình này ở ven sông, trong sân mới trồng một gốc liễu lớn mấy người ôm mới hết.

Lúc này, bốn năm đứa trẻ con xõa tóc cầm cành liễu trong tay, đang chơi đùa dưới tàng cây.

Thấy hắn ta xông tới đều giật nảy mình, lộ ra vẻ e ngại.

Tán tu kìa không nhìn vào đám trẻ con, sau khi xông vào trong phòng tìm kiếm một lượt, ngoại trừ một vài phế phẩm thì không có bất kỳ phát hiện nào.

Trở lại trong viện, thấy mấy đứa trẻ con không khóc không nháo không chạy nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận, đang muốn ra tay giết chết bọn chúng ngay tại chỗ, trong lòng đột nhiên hơi động, lấy ra một viên linh quả cấp thấp từ trong túi trữ vật, ngoắc tay ra hiệu hài tử nhỏ tuổi nhất tới: "Trong thôn các ngươi có tin đồn gì đặc biệt không?"

Sắc mặt đứa bé kia hơi vàng, trên gương mặt dính lấm tấm tro bụi bẩn thỉu, trên đầu còn cài một đóa hoa cỏ, lại là một tiểu nữ hài vẻ ngoài gọn gàng thanh tú.

Nàng nhìn linh quả kia lộ ra vẻ do dự, như muốn đến gần lại không dám.

Thấy thế, tán tu kìa kiềm chế tính tình lại dụ dỗ vài câu, tiểu nữ hài mới chậm rì rì đi đến bên cạnh hắn ta từng chút một, đưa tay nhận lấy linh quả.

Tán tu khẽ vung tay lên tránh khỏi nàng, nói: "Ngươi nói cho ta biết trong thôn các ngươi có tin đồn đặc biệt gì không đã?"

Tiểu nữ hài do dự một chút, mới nói: "Có."

"Là cái gì?" Trong lòng tán tu vui mừng, vội hỏi.

"A gia nói, nếu tộc huynh nhà trưởng thôn còn không cưới thê tử sẽ không tốt." Tiểu nữ hài cắn môi, "Vì vậy để chúng ta đều là con ngoan trong nhà, hắn phải giúp đỡ đi tích lũy sính lễ."

Cưới thê tử?

Sính lễ?

Tán tu nhíu mày lại, hắn ta đi theo Ngọa Khâu lão tổ và Tiêu thị Tứ lão vào thôn sau, không hề nghe được tin tức liên quan đến việc trong thôn có việc mừng.

Lúc này suy nghĩ một chút, cảm thấy không có đầu mối, tiếp tục vặn hỏi: "Còn có gì không?"

"Còn có?" Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn linh quả trong tay hắn ta, hơi chất phác nói, "Còn có... Không biết."

Dường như phát hiện sắc mặt tán tu âm trầm, mấy người đồng bạn cách tiểu nữ hài không xa lấy hết can đảm đi lên nói: "Còn có một khúc đồng dao, a gia nói là tổ tiên truyền thừa, ngươi muốn nghe không?"

Tán tu lập tức nói: "Nhanh nói!"

Mấy đứa bé gật đầu một cái, vung cành liễu trong tay ra, đồng thanh hát lên: "Cây liễu sống, rút con quay."

Giọng nói vừa dứt, tán tu đột nhiên thấy choáng váng, "ba", trên lưng hắn ta bị quất mạnh một cái, truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng.

Tán tu hoảng sợ, lúc lảo đảo ngạc nhiên phát hiện hắn ta lại biến thành một con quay???

Vừa nãy đám hài đồng xung quanh còn tỏ ra sợ hãi, bọn họ vung cành liễu trong tay, cười đùa đánh xuống từng cái một.

Tiếng đồng dao trong trẻo vẫn còn tiếp tục: "Cây liễu xanh, chạy không chuông."

"Cây liễu chết, đá quả cầu."

"Câu liễu nảy mầm, đánh nhổ."

Sau một lúc lâu, mấy đứa bé đồng tâm hiệp lực dọn dẹp tán tu rơi đầy đất, chất đống đến dưới cây liễu.

Gốc rễ cây liễu nhúc nhích, chẳng mấy chốc đã thôn phệ huyết nhục di cốt, trong viện nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh ban đầu.

...

Tiêu Trọng Đào đá văng một cánh cửa lộ ra nội thất đơn sơ, một nữ tử phàm nhân hơn hai mươi ăn mặc kiểu thiếu phụ ngồi trong phòng bị dọa sợ, đứng bật dậy trước guồng quay tơ.

Sắc mặt nữ tử này vàng như nến nhưng lờ mờ có thể thấy được vẻ xinh đẹp trên mặt, đang hoảng sợ nhìn bọn họ, cũng không dám thở mạnh.

Tiêu Trọng Đào không hề để ý tới nàng, đi thẳng về phía trước đập vỡ tất cả hòm xiểng cái bàn giường, lại đào móc từng tấc trên mặt đất, kiểm tra nóc nhà bốn vách tường... Lúc này, cuối cùng nữ tử bị dọa sợ ngây người đã lấy lại tinh thần, lắp bắp chất vấn: "Các ngươi... Sao các ngươi dám xông vào nhà ta?"

Tiêu Trọng Đào cười lạnh, nói: "Tìm vài thứ, ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đột nhiên cảm thấy yết hầu bị chặn lại, chẳng mấy chốc toàn thân bủn rủn như bị thứ gì đó lập tức rút mất tất cả sức lực, pháp lực cả người yên lặng, giãy giụa đủ kiểu cũng không thể điều động chút nào... Chẳng mấy chốc, hắn ta và tán tu Trúc Cơ kỳ đi theo bên cạnh đều bị lực lượng vô hình treo lên, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi...

Phía dưới, nữ tử phàm nhân thấy cảnh này khe khẽ thở dài, chợt ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu dệt vải.

Máu tươi thấm ướt sợi tơ, vốn là vải dệt thủ công màu trắng dần chuyển thành màu đỏ thắm... Nữ tử nhìn xem, dần giãn lông mi, lộ ra vẻ vui mừng.

Cùng lúc đó, Ngọa Khâu lão tổ đang đứng trước mặt một lão tẩu tuổi già sức yếu, hai mắt trợn lên, vẻ mặt sợ hãi, trong cổ phát ra tiếng "Ôi ôi" nhưng mặc kệ hắn ta hoảng sợ muốn chết đến mức nào, lực lượng vô hình vẫn treo hắn ta lên giữa không trung từng chút một...

...

Tử thôn.

Thôn đông.

Một tòa nhà rách nát lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, nhà dân gần nhất cũng cách mấy trăm trượng.

Thôn dân dẫn đường đưa bọn họ tới cửa, liền cáo từ rời đi.

Đám người không kịp giữ lại liền quay đầu đánh giá căn nhà trước mặt.

Có thể nhìn ra được, lúc nơi này xây dựng rất tinh tế, cũng chiếm diện tích rộng lớn.

Chương 908: Một bài đồng dao

Chỉ là trong ngoài không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ thảm thực vật gì.

Kiều Từ Quang dẫn đầu đi vào sân nhỏ, xem xét xung quanh một lượt, ngoại trừ vì lâu dài không ai ở lại nên hơi âm u rét lạnh, không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Nàng dặn dò đám người: "Đừng ồn ào ở trong thôn, đừng xông vào phòng trống, đừng ra tay với thôn dân, ban đêm đừng mặc đồ đỏ, ban ngày đừng cài trâm hoa."

"Đây là điều cấm kỵ trong thôn, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không được vi phạm."

Một đoàn người lần lượt đồng ý.

Ngay sau đó, Kiều Từ Quang gọi mấy vị sư muội và Thạch Vạn Lý sang một bên, truyền âm nói: "Các ngươi có ý kiến gì với Tử thôn này không?"

Lần này số đồng môn lên đảo với nàng chỉ có tổng cộng bốn người, Nguyễn Chỉ, Chương Tinh, Sở Hàm Bội, Chung Thi Châu, đều là tu vi Kết Đan kỳ.

Nghe vậy, Nguyễn Chỉ lập tức nói: "Hiện tại điều khả nghi nhất là đám tang ở trong thôn."

"Vừa rồi trên đường tới đây, sư tỷ đã hỏi rất nhiều lần người chết là ai, vì sao lại chết, nhưng thôn dân kia lại nhìn trái phải nói về hắn, cũng không chịu nói cái gì."

"Sư tỷ, thôn này rất không thích hợp, có lẽ thôn dân mà chúng ta vừa nhìn thấy căn bản không phải người sống gì đó, mà là quỷ quái giả trang?" Một nữ tu chải Song Loa Kế mặc váy sam đỏ tím nói.

Đây là Chương Tinh.

"Không sai! Sư tỷ, chúng ta có cần ra tay thăm dò một chút không?" Nữ tu Sở Hàm Bội chải Tùy Vân Kế, mặc áo vàng nhạt váy xanh cũng nói, "Nếu những thôn dân này căn bản không phải người sống, vậy chúng ta cứ trừ ma vệ đạo một trận, còn có thể giải quyết nguồn gốc của cái thôn quỷ quyệt này."

Chung Thi Châu vẫn không mở miệng nhẹ nhàng gật đầu: "Toà phù đảo này có liên quan với U Tố mộ, U Tố mộ lại là nơi mà vạn quỷ nghỉ lại, căm hận tất cả người sống. Những thôn dân này đều là phàm nhân không có tu vi, dựa theo lẽ thường, sao bọn họ có thể sống sót trên phù đảo?"

Nghe các sư muội ngươi một lời ta một câu phát biểu ý kiến, vẻ mặt Kiều Từ Quang bình tĩnh, mấy vị sư muội cũng nghi ngờ thôn dân trong làng có vấn đề, ngay từ đầu nàng cũng như vậy, chỉ có điều...

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang chuyển sang Thạch Vạn Lý: "Thạch lâu chủ, ngươi có ý kiến gì không?"

Thạch Vạn Lý cau mày suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Chắc chắn thôn này có vấn đề! Nhưng bây giờ cũng không tiện kết luận về những thôn dân kia."

"Dù sao thôn dân không phải người sống, thật ra cũng không quá quan trọng."

"Quan trọng nhất là, bọn họ có ý tốt hay là ác ý với chúng ta?"

"Chúng ta cũng không phải tà ma ngoại đạo, nếu thôn dân có tình huống khác thường nhưng không có ác ý với chúng ta, vậy ra tay cũng có phần không quang minh lỗi lạc, vi phạm đạo tâm của chúng ta."

"Nhìn từ việc tiếp xúc cho đến nay, bọn họ chủ động nói cho chúng ta biết quy củ trong thôn."

"Tiếp theo tốt nhất chúng ta kiểm tra một chút, những quy củ này là thật hay giả."

"Nếu quy củ là thật, vậy đã nói rõ, mặc kệ những thôn dân này còn sống sót ở trên đảo thế nào, có còn là người sống hay không, cũng không phải kẻ địch."

"Nếu không cái gì cũng không nói, chờ chúng ta vi phạm cấm kỵ chẳng phải càng tốt sao?"

"Nếu quy củ là giả, chúng ta lại bàn bạc."

Nghe vậy, Kiều Từ Quang khẽ gật đầu: "Không sai! Chính là đạo lý này. Thế nhưng, lấy kinh nghiệm của ta, tà ma hơi xảo trá, trong lời nói thật giả lẫn lộn, rất có tính mê hoặc. Cho nên tiếp theo vẫn phải cẩn thận đề phòng."

Thạch Vạn Lý vội nói tiếp: "Bây giờ chúng ta phải làm ba chuyện."

"Thứ nhất, hỏi thăm xem gia đình tổ chức đám tang ở đâu, người qua đời là ai? Nguyên nhân cái chết là gì?"

"Thứ hai, điều tra lai lịch thôn làng, tại sao lại sinh tồn trên một tòa phù đảo đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, hơn lúc phù đảo xuất hiện vào mười năm trước cũng không nghe nói có thôn làng như thế."

"Thứ ba, đi gặp thôn trưởng của thôn này một lần, so với thôn dân bình thường, chắc chắn thôn trưởng biết càng nhiều bí mật hơn."

"Đương nhiên, thôn trưởng cũng nguy hiểm hơn thôn dân bình thường."

Kiều Từ Quang gật đầu nói: "Chỉ cần thấy thôn trưởng, thật ra ba chuyện này có thể làm luôn một chỗ. Cho nên, các ngươi ở lại nơi này trước, một mình ta đi tìm thôn trưởng."

Thạch Vạn Lý hơi suy nghĩ, chợt gật đầu: "Vậy làm phiền Kiều sư tỷ."

Trên mặt đám người Nguyễn Chỉ lộ ra vẻ lo lắng nhưng không ngăn cản, chỉ dặn dò: "Sư tỷ phải cẩn thận."

"Nếu có cái gì không đúng, lập tức trở về."

"Mặc dù cơ duyên quan trọng, nhưng truyền thừa Tố Chân Thiên ta cũng không yếu, không đến mức nhất định phải lấy được, sự an toàn của sư tỷ luôn quan trọng nhất."

Kiều Từ Quang mỉm cười, nói: "Yên tâm, ta có chừng mực."

An ủi các sư muội vài câu, nàng đứng dậy rời khỏi tòa nhà.

Nhìn theo nàng rời đi, Thạch Vạn Lý suy nghĩ một lát cũng đứng lên, nói: "Kiều sư tỷ đã đi tìm thôn trưởng, ta sẽ đi hỏi thăm xem ai tổ chức đám tang."

Nguyễn Chỉ vội nói: "Sư tỷ để chúng ta chờ ở đây..."

"Nguyễn sư muội yên tâm, Thiền Lâu ta tự có thủ đoạn thám thính tin tức." Thạch Vạn Lý nói, "Hơn nữa ta sẽ không ép buộc."

Hắn ta thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên có mối quan hệ không tệ, nhưng dù sao không phải người một nhà.

Chương 909: Giấc mơ

Từ lúc mình lên đảo đến nay, khắp nơi đều dựa vào Kiều chân truyền, cứ thế dù cơ duyên ở ngay trước mặt, có mặt mũi gì đi tranh giành với Kiều Từ Quang?

Huống chi, hắn ta là lâu chủ phân lâu Thiền Lâu, đại diện mặt mũi Lưu Lam hoàng triều lên trên đảo này, sao có thể không làm gì, ngồi hưởng sự che chở và chia sẻ của Kiều Từ Quang?

Cho nên qua loa hai câu, Thạch Vạn Lý vẫn kiên quyết rời đi.

Sau khi hắn ta đi, mấy người Nguyễn Chỉ cũng hơi ngồi không yên: "Những ngày qua, cái gì cũng do sư tỷ tự đi làm, một ngựa đi đầu. Dù sao chúng ta cũng là tu sĩ Kết Đan kỳ lại như hài đồng, để sư tỷ một mình mạo hiểm làm mọi thứ... Thật sự quá vướng víu!"

"Thạch lâu chủ đã ra ngoài nghe ngóng tin tức, mặc dù hắn Kết Đan sớm hơn chúng ta, so sánh ra thực lực tu vi hơi cao hơn nhưng cũng có hạn."

"Hiện tại cũng dám một thân một mình ra ngoài tìm hiểu tình huống, nếu chúng ta cứ co rúc ở đây, chắc chắn chỉ khiến Lưu Lam hoàng triều khinh thường."

"Vậy đi, hai chúng ta đi chung có thể quan tâm lẫn nhau, chắc không có việc gì."

"Tốt, cứ làm như thế!"

Lập tức, bốn người Nguyễn Chỉ quyết định, Kiều sư tỷ đã đi tìm thôn trưởng, Thạch Vạn Lý đi tìm hiểu tình huống đám tang, bọn họ sẽ đi điều tra lai lịch thôn làng này.

Thế là bọn họ gọi tán tu Kết Đan kỳ Vũ Mông tiên tử tới, nói: "Ngươi ở lại nơi này trông coi mọi người một chút, chúng ta có việc đi ra ngoài, sẽ trở về ngay."

Nói xong, cũng mặc kệ Vũ Mông tiên tử vặn hỏi, trực tiếp rời đi.

Thấy Kiều tiên tử, Thạch Vạn Lý và đệ tử Tố Chân Thiên đã đi hết, Vũ Mông tiên tử lập tức hơi luống cuống.

Chẳng lẽ tòa nhà này có vấn đề gì, cho nên người Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều đều không dám ở bên trong?

Hay là Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều đã phát hiện manh mối, muốn bỏ lại tất cả đám tán tu bọn họ, tiện thoát thân đi lấy cơ duyên?

Nghĩ tới đây, Vũ Mông tiên tử quyết định thật nhanh, cũng không thông báo với các tán tu khác, trực tiếp lặng yên rời khỏi tòa nhà, nàng muốn đi tìm Kiều Từ Quang.

Chỉ có đi theo Kiều Từ Quang mới là an toàn nhất...

...

Tang thôn.

Tòa nhà thôn tây.

Tám lô đỉnh làm việc rất gọn gàng, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong chính đường và sương phòng ở hai bên trái phải, còn lấy ra từ túi trữ vật không ít đồ dùng trong nhà, linh tửu, trà bánh, mấy thứ đồ trang trí, còn khảm mười mấy viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng ở trên xà nhà.

Nhà chính vốn vắng vẻ suy tàn, sau khi được bọn họ sửa sang lại một lượt đã lắc mình biến hoá, trông có vẻ hoa lệ xa hoa lãng phí.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên vân sàng ở sương phòng phía đông thổ tức, sau khi tám lô đỉnh dọn dẹp phòng xong cũng đổi váy áo, trang điểm lại, lúc này đều trang điểm lộng lẫy đứng hầu ở bên cạnh, đầy tình ý nhìn hắn chằm chằm.

Vì đề phòng bị quấy rối, Bùi Lăng dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ như tu luyện, nhưng trong lòng suy nghĩ: "Sáng sớm không trang điểm, đến đêm đừng lôi thôi lếch thếch."

"Quy củ này hơi lạ nhưng bây giờ không rõ tình huống, tốt nhất đừng vi phạm."

"Còn có, ngày mai nhi tử độc nhất của thôn trưởng kết hôn..."

"Tiếp theo tốt nhất ta nên đến chỗ thôn trưởng hỏi thăm tình huống một chút."

"Ngoài ra, người muốn cưới là cô nương thôn khác."

"Đợi ngày mai tổ chức đám cưới xong, phải tìm cơ hội tiếp xúc với vị tân nương kia một chút, hỏi thăm xem Tử thôn ở nơi nào, trong thôn có tình huống như thế nào?"

"Còn có lai lịch của Tang thôn này."

"Phù đảo có liên quan với U Tố mộ một trong bốn khu vực hung hiểm, chưa có người sống có thể đặt chân, nếu có thể thăm dò được lai lịch thôn này, có lẽ có thể giải được rất nhiều câu đố..."

"Chỉ cần xác định đại khái tình huống, mặc kệ cơ duyên ở trong thôn này trốn sâu đến mức nào, ta đều có thể dùng phương thức tu luyện hệ thống uỷ thác để nó trực tiếp tới tay."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, trước tiên một mình đi gặp thôn trưởng.

Tám nữ tu này đã bị bí pháp Thiên Sinh giáo dạy dỗ thành lô đỉnh, đầu óc hơi không bình thường, với hoàn cảnh hiện tại mặc kệ là để các nàng đi theo mình, hay phái đi làm việc khác, e rằng đều không phải chủ ý tốt.

Bởi vậy, hắn quyết định dứt khoát để bọn họ ở lại trong nhà.

Sau khi tính toán tốt tất cả, Bùi Lăng đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Gần như trong nháy mắt hắn không thể nhấc mí mắt lên, ngủ thiếp đi ngay tại chỗ...

Lúc nửa mê nửa tỉnh, Bùi Lăng nghe được tiếng mưa rơi rầm rầm, theo đó là tiếng lôi đình nặng nề.

Tiếng lôi đình và mưa rơi đều như đã từng quen biết, nhưng lúc này hắn lại không rảnh quan tâm, bởi vì hắn phát hiện mình đứng trong một tòa tiểu lâu xa lạ.

Trong tiểu lâu này hoàn toàn u ám, khắp nơi đều là cảnh tàn tạ, vô số mạng nhện bao phủ cả lầu các từng tầng từng lớp.

Chỉ có chỗ hắn đứng được coi là khá sạch sẽ.

Cách đó không xa có một cửa sổ không có song cửa sổ, ngoài cửa sổ là cơn mưa to, giữa không trung là tiếng sấm cuồn cuộn.

Nhưng điều kỳ quái là, dù mưa rơi rất lớn, gió đập vào mặt cũng đầy hơi nước, nhưng trên mặt đất lại khô ráo, không thấy bất kỳ nước đọng gì.

Chương 910: Thôn trưởng Tử thôn

Những cơn mưa kia cũng giống vậy, lúc chạm đến mặt đất đột nhiên biến mất không thấy.

Trong lòng Bùi Lăng tràn đầy lo nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, giống với bên trong tiểu lâu, dưới màn mưa ngoài cửa sổ cũng hoàn toàn u ám, chỉ có thể thấy hình dáng đủ loại cảnh vật lay động.

Nhưng ngay đối diện lầu nhỏ lại có một khoảng ánh sáng: Đó là một khoảng tường vi tùy tiện nở rộ.

Hai màu đỏ trắng đều có đủ cả, xen lẫn như thảm gấm, gần như nở rộ tươi tốt trên một sườn núi nhỏ.

Vốn cành lá của bọn chúng đều là màu xanh biếc, trong màn mưa này lại thuần một màu xám đen.

Duy chỉ có đóa hoa nở rộ là không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tinh thần phấn chấn, tỏa ra màu sắc hồng phấn và màu trắng rực rỡ.

Bùi Lăng nhìn chằm chằm khoảng tường vi này một lát, đột nhiên như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi hơn, bên cạnh tường vi bị tàn phá bừa bãi lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ yếu.

Bóng dáng kia cầm trong tay một cái kéo sáng như tuyết, đang từ từ cắt hoa tường vi trước mặt, nàng chọn lựa một lúc, dường như định lấy những bông hài lòng nhất để cắm vào bình.

Dường như phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm của Bùi Lăng, đối phương dừng lại cây kéo trong tay, chậm rãi ngẩng đầu.

Hai gò má trắng nõn, mặt mày xinh đẹp dịu dàng, khóe môi một điểm nốt ruồi đen, trong khí chất tiểu thư khuê các nhã nhặn lại thêm mấy phần hoạt bát.

Nàng ngửa mặt lên, ánh mắt xuyên qua khoảng tường vi, nhìn thẳng về phía Bùi Lăng trên tiểu lâu.

Bùi Lăng cảm thấy hình như mình quen biết thiếu nữ này, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra ký ức có liên quan đến đối phương.

Thậm chí vào lúc này, trong đầu hắn hỗn độn, còn không thể nhớ lại mình là ai.

Lúc này, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, bờ môi mấp máy, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào cách lôi đình cuồn cuộn, mưa to, cùng bụi hoa tường vi, từ đằng xa truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Kế Vũ..."

...

Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh!

Bùi Lăng cảm thấy nhịp tim mình không bị khống chế tăng tốc, hắn bình tĩnh nhìn quanh trái phải, thấy tám lô đỉnh còn đang nín thở tập trung đứng hầu, luôn cảm giác hình như mình đã quên lãng điều gì đó?

Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, nhưng trong đầu tự dưng có thêm một suy nghĩ khó hiểu: Vào lúc quan trọng, phải lấy nữ thi trong túi trữ vật ra để giữ mạng.

Nữ thi?

Giữ mạng?

Bùi Lăng cau mày lại, đây đều mấy thứ lộn xộn gì...

Bây giờ trong túi trữ vật của hắn còn có hai bộ nữ thi, trong đó một bộ thân phận không rõ thì cũng thôi, một bộ còn lại là đệ tử Tố Chân Thiên.

Trong khoảng thời gian này chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang nấn ná ở Vạn Hủy hải không đi, chính là vì báo thù rửa hận cho đồng môn!

Cho nên lấy ra nữ thi vào thời khắc quan trọng, đừng nói bảo vệ tính mạng, không đòi mạng đã không tệ rồi.

Bùi Lăng lắc đầu quyết định tiếp tục dự định vừa rồi, thế là phân phó: "Các ngươi ở lại nơi này trông coi tòa nhà, ta đi ra ngoài một chuyến."

"Chủ nhân..." Đám lô đỉnh đang định mở miệng, thấy sắc mặt Bùi Lăng hơi trầm xuống, lập tức không dám dây dưa, chỉ nói: "Rõ!"

Bùi Lăng đứng lên, sau khi sửa sang lại áo bào mới đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra cửa sân, hắn đã phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình từ một nơi bí mật gần đó.

Vẻ mặt Bùi Lăng không có quá nhiều biến hóa, hắn đã phân biệt ra là khí tức của những tán tu kia. Chắc chắn là tán tu e ngại tên tuổi của Thiên Sinh giáo, cố ý phái người tới quan sát mỗi một hành động của hắn.

Hiện tại hắn còn có việc quan trọng muốn làm, không để ý đến những tán tu kia nữa, thấy vừa hay có một thôn dân đi ngang qua ở gần đó, trực tiếp đi tới: "Vị lão bá này, xin hỏi thôn trưởng ở đâu?"

Thôn dân kia dừng chân, thở dài: "Công tử rời đi quá lâu, sao lại quên cả những chuyện như vậy chứ?"

Lại chỉ về một phương hướng cho hắn, "Ngươi đi về bên kia, trước cửa có bảy cây tùng bách là ở đó."

"Đa tạ lão bá." Sau khi Bùi Lăng nói lời cảm tạ, liền đi theo lời nói của hắn ta.

Sau một lát, hắn thật sự thấy bảy cây tùng bách cao lớn, sau tùng bách là một tòa dinh thự xây dựng hơi trang nghiêm.

Nó cao lớn nguy nga, trên cổng còn có điêu khắc thạch sư thủ vệ, chỉ là thạch sư trông hơi lâu năm, hình dạng hơi kỳ quái.

Nói tóm lại, dinh thự này hoàn toàn không hợp với mấy căn nhà tranh xung quanh.

Nếu không phải tận mắt thấy, cũng không thể tưởng tượng nổi trong thôn lại có nhà cao cửa rộng như thế.

Hắn quan sát xung quanh, tiến lên gõ cửa.

...

Tử thôn.

Trước một tòa nhà nối liền với dòng sông, xung quanh trụi lủi cũng không có cái gì, hòn đá xếp chồng quanh sân nhỏ chỉ cao đến ngực, đứng ngoài viện có thể trực tiếp thấy tình huống trong viện.

Lúc này trong viện không có một ai, chỉ có rải rác vài bó củi.

Kiều Từ Quang đưa mắt nhìn quanh, chợt gõ cửa sân.

Chốc lát sau có một lão tẩu râu tóc bạc trắng đi ra từ trong phòng, hắn ta mặc áo ngắn vải thô có thể nói là khá mới, chân đi giày nhọn, trong tay còn đang cầm một sợi dây gai bện được một nửa.

Đứng ở dưới mái hiên, cách hàng rào đơn sơ thấy Kiều Từ Quang, vẻ mặt lão tẩu khẽ thay đổi, chợt khôi phục như thường, đi tới mở cửa ra, thân thiện nói: "Ta là thôn trưởng Tử thôn, người xứ khác có chuyện gì sao?"

Chương 911: Thôn trưởng Tử thôn

Mặc dù sắc mặt hắn ta chỉ thay đổi trong chớp mắt, hơn nữa đã nhanh chóng che giấu nhưng Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, bất kỳ động tác nhỏ bé gì đều chạy không thoát đôi mắt nàng.

Chắc chắn lão tẩu này biết điều gì đó!

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang thi lễ một cái, thong dong nói: "Ta từ xa mà đến, được quý thôn cho ở nhờ thấy vô cùng biết ơn, cho nên đến đây thể hiện chút tâm ý."

Lúc đang nói chuyện, nàng đưa tay vào túi trữ vật tùy tiện tìm một khối khoáng thạch, thi triển Ngũ Hành chi biến để dát vàng cho nó, sau đó lấy ra đưa đến trước mặt lão tẩu, "Nếu có làm phiền, kính xin lão trượng rộng lòng tha thứ."

Thấy Kiều Từ Quang lấy ra một khối ánh sáng vàng lóng lánh, đầu tiên lão tẩu nhướn mày, híp mắt quan sát một hồi lâu mới nhận ra đây là vàng.

Hắn ta lập tức lắc đầu nói: "Tệ thôn nằm ở chỗ vắng vẻ, đã rất lâu rồi thương đội không tới. Bình thường trong thôn đều lấy vật đổi vật, tuy vàng rất tốt, lại không có tác dụng gì ở chỗ chúng ta. Lão nhân xin nhận tấm lòng của cô nương, ngươi nên cất thỏi vàng này đi thôi."

Kiều Từ Quang nghe vậy hơi híp mắt lại.

Tuổi tác lão tẩu này đã lớn, còn suýt nữa không nhận ra cả vàng, xem ra toàn bộ Tử thôn này đã bị ngăn cách lâu ngày.

Thế là nàng thu hồi thỏi vàng, thành khẩn nói: "Chúng ta từ xa mà đến, vì đi đường nên mang theo rất nhiều đồ, nếu lão trượng bằng lòng, chúng ta cũng có thể giao dịch với các ngươi như thương đội, nhưng không biết các ngươi cần thứ gì?"

"Trong thôn luôn tự cấp tự túc, xưa nay không thiếu cái gì." Lão tẩu hơi suy nghĩ, chợt nói, "Nhiều lắm là đổi chút đồ ăn vặt đồ chơi cho bọn nhỏ."

"Nhưng bây giờ đang có tang, ngược lại cái gì cũng thiếu..."

"Bây giờ thiếu thốn nhất là nhạc công."

"Nhưng ta thấy các cô nương quần áo ngăn nắp, chắc hẳn đều là quý nhân, cũng không thể hạ thấp thân phận tôn quý để làm nghề ti tiện này, ôi..."

Kiều Từ Quang nhân cơ hội hỏi: "Lúc ta vào thôn có nghe nói ngày mai quý thôn phải tổ chức đám tang, dựa theo tập tục ở quê chúng ta, chúng ta cũng nên đến đó để chia buồn nhưng không biết người chết là nhà ai, lúc đến phải nói thế nào?"

"Là lão Từ gia ở đằng trước." Lão tẩu nghe vậy, thở dài, nói, "Lão Từ gia tuổi còn quá trẻ... Cũng là không ngờ lần này sẽ rút thăm trúng bọn họ."

Rút thăm?

Kiều Từ Quang thay đổi sắc mặt, lập tức hỏi: "Rút thăm?"

"Đây là quy củ do tổ tiên truyền thừa." Lão tẩu chậm rãi nói, "Rút thăm rút đến nhà ai, nhà đó phải làm đám tang."

"Xin hỏi, khi nào rút thăm? Lại rút thăm như thế nào?" Kiều Từ Quang trầm giọng văn hỏi, "Nếu rút trúng nhà không có người qua đời, thì phải giải quyết như thế nào?"

Lão tẩu hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ta thấy còn có rất nhiều thanh niên trai tráng đi theo cô nương, có ai đồng ý giúp đỡ đưa tang không? Mặc dù tệ thôn không có tiền tài để trả thù lao, nhưng cũng có chút quà quê, trò chuyện làm tâm ý."

Kiều Từ Quang hơi suy nghĩ, nói: "Nếu lão trượng chịu trả lời vấn đề của ta, ta sẽ bàn bạc với đồng bạn đến giúp đỡ các ngươi thì như thế nào?"

Nghe vậy, lão tẩu lại dứt khoát im lặng, cái gì cũng không nói, chỉ lắc đầu.

Kiều Từ Quang vặn hỏi cả nửa ngày không có kết quả, đành phải đổi vấn đề: "Xin hỏi Tử thôn đặt chân ở chỗ này từ khi nào? Tại sao tổ tiên lại truyền xuống quy củ rút thăm tổ chức đám tang?"

Thấy lão tẩu vẫn lắc đầu không nói, nàng cau chặt hàng lông mày, tiếp tục nói, "Quy củ trong làng là có ý gì?"

Lần này, cuối cùng lão tẩu kia đã mở miệng, đôi mắt hắn ta nặng nề, nói từng chữ: "Đây cũng là tổ tiên truyền thừa, nếu vi phạm nguyền rủa sẽ giáng lâm."

...

Ngay lúc Kiều Từ Quang đang trò chuyện với lão tẩu, Thạch Vạn Lý đã vừa tìm vừa hỏi, đi tới cổng nhà lão Từ gia mà thôn dân đã nói đến.

Trên cửa lớn của gia đình này treo một miếng vải trắng.

Thạch Vạn Lý cũng đặc biệt nhìn thoáng qua, mặc dù câu đối xuân trên cửa nhà này cũng là màu xanh lá, nhưng đặc biệt mới hình như vừa dán lên, hơi không hợp với những căn nhà xung quanh.

Câu đối xuân vốn nên được dán trong tháng chạp, nói đúng ra sẽ chọn đổi cái mới vào lúc giao thừa.

Mặc kệ là loại nào, bình thường trình độ hao mòn của câu đối xuân trong một làng, chắc không khác nhau là bao...

Tình huống nhà này là như thế nào?

Thạch Vạn Lý suy nghĩ, đi lên trước gõ cánh cửa.

Một lát sau, không có người trả lời.

Do dự một lát, Thạch Vạn Lý quan sát xung quanh một lượt thấy không có người đi ngang qua, lùi lại một bước nhẹ nhàng thổi ra một hơi, cửa lớn vốn đóng chặt lại im ắng mở ra.

Ánh mắt của hắn ta lướt qua, đã xác định trong phòng không có người, thế là nhanh chóng lách mình vào trong, trở tay đánh một chiêu, cửa lớn đóng lại.

Sau khi cửa lớn đóng lại, ánh sáng trong phòng lập tức trở nên tối tăm.

Đương nhiên, điều này không có bất kỳ ảnh hưởng tới tu sĩ.

Thạch Vạn Lý đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng chính bày mấy món đồ dùng trong nhà cổ xưa, ngoại trừ cái bàn bình thường còn có một chiếc ghế nhỏ được chế tạo đặc biệt.

Trên khoảng đất trống bên cạnh cái bàn bày một con ngựa gỗ vẻ ngoài thô ráp.

Chương 912: Cá mù, Khốc Tang bà

Ngựa gỗ bị sơn màu xanh đỏ, là loại trông rất quê mùa nhưng tiểu hài tử sẽ thích màu sắc sặc sỡ, trên cổ con ngựa còn treo một cái lục lạc nhỏ phai màu.

Cách đó không xa, còn có một bộ trò chơi xếp hình và cửu liên hoàn được xếp gọn.

Rất hiển nhiên nhà này có con cái.

Thạch Vạn Lý khẽ nhíu mày, bởi vì không cảm ứng được bất kỳ sinh cơ gì.

Trong lúc suy nghĩ, hắn ta đi vào phòng bếp ở bên cạnh, đây là một căn phòng bếp nhà nông thường gặp, chiếm chỗ nhất, bắt mắt nhất là một cái lò bằng đất vàng đã bị hun đen nhánh.

Trên lò đất có hai cái nồi, hiện tại cũng đậy kín nắp nồi bằng gỗ.

Thạch Vạn Lý đưa tay kiểm tra xung quanh mép nồi, phát hiện vẫn còn ấm, bếp lò này vừa mới đốt.

Hắn ta suy nghĩ, cách không nhấc nắp nồi lên nhưng trong nồi lại không có thứ gì.

Thế là, hắn ta chuyển ra đằng sau, đi xem bên trong bếp nấu.

Bên trong bếp nấu đã tích bụi đến tận miệng bếp, hình như rất lâu rồi không ai lau dọn.

Bên cạnh vị trí miệng bếp xếp gọn một vài bó củi.

Thạch Vạn Lý cẩn thận quan sát tro bụi kia một lượt, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ?

Hắn ta suy nghĩ xoay người đi xem những thứ khác. Ngoại trừ lò đất, trong phòng bếp còn có một vạc nước to lớn, một tủ bát màu vàng cũng bị hun đen nhánh, cùng mấy giỏ trúc treo trên móc treo rủ xuống từ trên xà nhà.

Trong chum nước còn có khoảng nửa vạc nước, trong nước nuôi mấy con cá cỡ ngón tay, dường như phát hiện động tĩnh của người xa lạ, đang bơi lội thật nhanh.

Thạch Vạn Lý phát hiện, những con cá bơi này... Lại không có con mắt.

Thật ra cá mù không phải thứ hiếm có gì, quanh năm ở nơi không thấy ánh mặt trời, mắt tôm cá thoái hóa, sẽ từ Thủy tộc bình thường biến thành cá mù tôm mù. Nuôi cá trong vạc nước cũng là hành động thường thấy ở vùng thôn quê, dù sao phàm nhân không có thủ đoạn gì để nhanh chóng kiểm tra nước uống, nuôi dưỡng một ít cá tôm, thông qua việc quan sát tình huống tôm cá sống sót để phán đoán chất nước, cũng được coi là một ý tưởng khéo léo.

Nhưng Tang thôn tiếp giáp dòng sông, theo lý số cá trong chum nước này đều được bắt đến từ trong sông, nói vậy, sao có thể là cá mù?

Chẳng lẽ nước sông bên cạnh thôn nối liền với nước ngầm?

Thạch Vạn Lý suy nghĩ, lại kiểm tra tủ bát và giỏ trúc.

Tủ bát là cửa ngược chiều, trên dưới năm tầng, lại chỉ đặt ba bộ bát đũa có vẻ trống rỗng.

Trong những giỏ trúc kia là một vài ngũ cốc hoa màu, cùng mấy thứ vụn vặt không có gì đặc biệt.

Rời khỏi phòng bếp, Thạch Vạn Lý đi vào buồng trong.

Thật ra căn phòng này là phòng ngủ, trong tầm mắt đặt hai chiếc giường một lớn một nhỏ.

Rõ ràng giường lớn là dùng cho hai phu thê ngủ, lúc này chăn đệm trên đó được xếp gọn gàng, không hề có dấu vết đã nằm qua.

Xung quanh giường nhỏ có hàng rào hình như vì đề phòng hài đồng tinh nghịch lăn xuống. Chăn đệm trên đó cũng được gấp lại, bên gối còn bày cái trống lúc lắc phai màu.

Rất hiển nhiên đây là một nhà ba người.

Nhìn từ đủ loại chi tiết, bầu không khí gia đình hơi ấm áp, phụ mẫu rất yêu thương hài tử.

Thạch Vạn Lý càng nhíu chặt chân mày, chợt hắn ta thấy trong góc hẻo lánh còn có một cánh cửa đi đến sân sau.

Vừa đi ra cánh cửa này, chỉ thấy ba chiếc quan tài được đặt theo thứ tự trong khoảng sân rộng lớn ở phía đối diện.

Điều này khiến sắc mặt Thạch Vạn Lý hơi thay đổi, lập tức tiến lên mở nắp quan tài ra kiểm tra.

Chẳng mấy chốc sắc mặt hắn ta thay đổi mạnh, trong ba chiếc quan tài theo thứ tự nằm một nam một nữ trưởng thành, cùng một tiểu nữ hài khoảng bốn năm tuổi!

Hai phu thê, còn có một đứa bé...

Một nhà ba người chết hết!

Chẳng trách vừa rồi không ai mở cửa cho hắn ta!

Ngay sau đó, Thạch Vạn Lý đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, không hề chậm trễ lao ra bên ngoài phòng.

Vừa có hành động, hắn ta đã cảm thấy trên mặt sền sệt, duỗi tay sờ soạng thấy tất cả đều là máu.

Vù!

Trong lòng Thạch Vạn Lý chấn động mạnh, dưới chân lại không dám dừng chút nào, lôi ra mấy đạo tàn ảnh sau lưng, trong khoảnh khắc đã xông ra khỏi căn nhà lão Từ gia.

Chỉ có điều, mặc dù đã rời khỏi căn phòng trống, nhưng tình huống hiện tại của hắn ta không hề chuyển biến tốt đẹp.

Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong thất khiếu của hắn ta, cả người lập tức như một người máu.

Chẳng mấy chốc một lưỡi đao vô hình chặt xuống đầu Thạch Vạn Lý, đầu của hắn ta lăn vào trong căn phòng trống...

...

Trước một tòa nhà tranh thấp bé.

Nguyễn Chỉ và Chương Tinh nhìn lão tẩu đang bện giỏ trúc ở trước phòng, tiến lên dò hỏi: "Vị lão bá này, chúng ta mới tới quý địa, nhưng không biết quý thôn đã có từ lúc nào?"

Lão tẩu kia ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, trong tay không dừng lại, lắc đầu nói: "Đã có từ rất rất rất lâu trước kia, về phần cụ thể là lúc nào. Trong chốn thôn quê không rõ năm tháng, cũng không biết rõ."

Nguyễn Chỉ và Chương Tinh nhìn nhau, hàng lông mày kẻ đen hơi cau lên.

Bọn họ đã hỏi rất nhiều thôn dân, từng người đều trả lời không khác nhau là bao, hỏi đến bây giờ cũng không có bất kỳ tiến triển thực chất nào.

"Lão bá, vậy mười năm trước thì sao?"

Chương 913: Điều cấm kỵ trong thôn

Chương Tinh chưa từ bỏ ý định hỏi, "Mười năm trước, có phải các ngươi cũng ở nơi đây rồi không?"

Mười năm trước là lúc cơ duyên Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xuất hiện.

Khi đó trên toà phù đảo này không có bất kỳ phàm nhân nào...

Nghĩ tới đây, Nguyễn Chỉ không nhịn được thể hiện ra chút vẻ chờ mong, hy vọng có thể hỏi được vấn đề này.

Đã thấy kia lão tẩu rất thành thạo bện sọt, tùy ý nói: "Mười năm trước? Đương nhiên mười năm trước cũng ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này đời đời kiếp kiếp."

Điều này sao có thể!

Chẳng lẽ toà phù đảo này chỉ giống hệt với hòn đảo mười năm trước, thật ra không phải cùng một cái?

"Không biết bên Sở sư tỷ và Chung sư tỷ có thu hoạch hay không?" Bởi vì tiếp theo dù hỏi thế nào cũng không có kết quả, hai người đành phải xoay người rời đi, sau khi đi được một đoạn đường, Nguyễn Chỉ không nhịn được nói.

Chương Tinh nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Lại đi hỏi mấy người, vừa đến thời gian ước định sẽ dừng lại về trong nhà tụ hợp, tránh để Kiều sư tỷ trở về không thấy lại lo lắng."

Nguyễn Chỉ đáp: "Được."

...

Nhà dân ven sông.

Đây là căn nhà ngói hiếm thấy trong làng, xung quanh có nhà tranh thấp bé làm nổi bật, có vẻ vô cùng khí thế.

Sở Hàm Bội và Chung Thi Châu đang cẩn thận ngồi xuống chính đường, bình tĩnh quan sát xung quanh.

Người ngồi trên chủ vị là một lão phụ trên mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt buồn bực.

"Ở nơi thôn quê chỉ có trà thô, không thể tiếp đón quý nhân chu đáo." Lão phụ yếu ớt nói, trong tay hai nữ tử là hai chén nước trà do nàng vừa pha.

Trong chén gốm thô là từng mảng lá trà loại kém, đúng là không có chút khiêm tốn nào, thật sự là trà loại kém nhất.

Nhưng thôn làng này kỳ quái, mặc dù Sở Hàm Bội và Chung Thi Châu cũng không khinh thường nước trà kém, nhưng cũng không dám dính môi, nghe vậy nói tiếp việc chính: "Lão nhân gia, ý của ngươi là, chỉ cần chúng ta đồng ý ngày mai cùng ngươi đi khóc tang, ngươi sẽ nói cho chúng ta biết lai lịch ngôi làng này?"

"Không sai." Lão phụ khẽ gật đầu, nói, "Nhưng chỉ cần bốn người cùng lão thân đi khóc tang, còn phải là đồng thân. Chỉ hai người các ngươi vẫn còn thiếu một nửa."

Nghe vậy, Sở Hàm Bội và Chung Thi Châu nhìn nhau, âm thầm tính toán, hai người bọn họ chưa biết sự đời đều là thân đồng nữ.

Cộng thêm hai người Nguyễn Chỉ và Chương Tinh, vừa đủ bốn người.

Nghĩ đến đây, Sở Hàm Bội nói: "Tốt, chúng ta sẽ tìm đủ người cho ngươi nhưng khi nào ngươi nói cho chúng ta biết lai lịch ngôi làng này?"

Lão phụ kia nói: "Ngày mai bắt đầu đám tang, các ngươi mặc mộc mạc một chút tới tìm ta, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết."

Thế là, sau khi Sở Hàm Bội và Chung Thi Châu đồng ý, nhanh chóng rời đi, đi tìm Nguyễn Chỉ và Chương Tinh.

Tang thôn.

Nhà cao cửa rộng sau bảy cây tùng bách.

Két két.

Cửa lớn từ từ mở ra, nam tử trung niên mặc quần áo quản gia đứng phía sau cửa, thấy Bùi Lăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ôn hòa nói: "Công tử đến tìm thôn trưởng sao?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Có một số việc muốn hỏi thăm thôn trưởng một chút."

Quản gia cười nói: "Thôn trưởng không thích ồn ào, nhưng công tử không phải người ngoài, mời vào."

Toà nhà này, tiền đình và hậu viện hơi rộng rãi.

Được quản gia dẫn đường, Bùi Lăng vòng qua bức tường, đi qua mấy cái sân nhỏ, mới ngồi xuống trong một phòng khách.

"Công tử đợi chút, tại hạ đi mời thôn trưởng tới đây." Quản gia pha trà dâng nước cho hắn, lúc này mới xin lỗi rời đi.

Chờ sau khi hắn ta rời đi, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, sau đó phát hiện cách trang trí nơi này trông hơi xinh đẹp, lại có phần không đúng.

Hình như cái bàn trước mặt do xương người hợp lại mà thành.

Ở bốn góc của chiếc đèn kiểu quả dưa có hoa văn hoa cỏ quấn quanh chao đèn bằng vải lụa rủ xuống đất, rất hiển nhiên chụp đèn được chế tạo từ da người.

Cây cột màu đỏ thẫm cách đó không xa, rõ ràng dùng máu người để sơn lên.

Toàn bộ phòng khách này đều như ma quật.

Sau khi phát hiện những điều này, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh như trước, không có thay đổi gì.

Dù sao hắn cũng là đệ tử Trọng Minh tông, đã thấy rất nhiều tình cảnh tương tự ở tông môn âm phủ, trong lòng không có chút dao động nào.

Chỉ có điều, tám phần mười nước trà ở chỗ này cũng có vấn đề, cho nên hắn không động vào một chút nào.

Sau khi chờ một lúc, ở cửa vang lên tiếng bước chân.

Giây lát, chỉ thấy quản gia vừa rồi đi cùng một lão giả râu tóc hoa râm nhanh chân đi vào.

Lão giả này tuổi khoảng sáu mươi, màu da đen, trên mặt đầy nếp nhăn, mặc dù quần áo khá sạch sẽ nhưng hai tay lộ ra có khớp xương thô to, trải rộng vết chai, hiển nhiên ngày thường lao động rất vất vả. Nhưng ánh mắt sáng rực, tinh thần rất tốt, có vẻ càng già càng dẻo dai.

"Công tử trở về rồi." Sau khi lão giả đi vào thấy Bùi Lăng, lập tức khẽ gật đầu thăm hỏi.

Hắn ta cong môi mỉm cười, có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt, "Công tử trở về đúng lúc, ngày mai tiểu nhi kết hôn, công tử chắc chắn phải tới uống chén rượu mừng."

Bùi Lăng đứng dậy hành lễ, trong lòng hắn hơi nghiêm túc.

Trông người trưởng thôn này không khác gì phàm nhân, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương rất đáng sợ!

Chương 914: Điều cấm kỵ trong thôn

Đây là một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, không thể nào miêu tả, dường như xuất phát từ bản năng.

Sau khi đôi bên trò chuyện vài câu, phân chia chủ khách ngồi xuống, lại trò chuyện vài câu việc nhà mới vào chủ đề chính.

Thôn trưởng nói: "Công tử vừa trở về không kịp nghỉ ngơi đã tới tìm tiểu lão nhân, không biết có chuyện gì?"

"Nghe nói ngày mai quý gia có tin mừng." Bùi Lăng nói, "Ta đã hơi quên đi phong tục cấm kỵ ở chỗ này, cũng không biết đến lúc đó cần chú ý điều gì?"

Thôn trưởng cười ha hả nói: "Công tử không phải người ngoài, không cần tốn sức như thế, không cần đặc biệt chú ý gì hết, ngày mai mời công tử đến đây uống rượu mừng là được."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Thôn này được xây dựng từ lúc nào?"

Thôn trưởng lập tức im lặng, nụ cười biến mất không thấy bóng dáng, nhìn trừng trừng về phía hắn.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, rất có thể mình đã hỏi vấn đề gì đó không nên hỏi.

Thế là hắn vừa giữ bình tĩnh, vừa nắm chặt Hư Thiên giới chủng trong tay.

Nhưng đợi nửa ngày, thôn trưởng vẫn không có động tác.

Bùi Lăng đột nhiên nhận ra được điều gì đó, trong đôi mắt nhảy nhót Nam Kha Mộng Hỏa, vô số phù văn quỷ dị xen lẫn, thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 !

Trong nháy mắt, trong tầm mắt của Bùi Lăng, toàn bộ phòng khách khói đen mờ mịt như nước thủy triều!

Hình như có vô số căm hận sôi trào mãnh liệt đánh về phía hắn!

Hô hô hô...

【 Oán Yểm thần thông 】 điên cuồng thôn phệ, khí tức cả người Bùi Lăng tăng vọt.

Vào lúc này, thôn trưởng vội ho một tiếng, từ tốn nói: "Ngày mai trong nhà có việc mừng, còn rất nhiều việc vặt vãnh không rảnh chào hỏi công tử, nếu công tử không có chuyện gì khác, kính xin về cho."

Bùi Lăng lập tức đứng dậy cáo lui.

Hắn duy trì 【 Oán Yểm thần thông 】 đi ra cửa, lập tức tất cả căm hận như bị cánh cửa ngăn cách, trong nháy mắt biến mất.

Nhưng Bùi Lăng không dám xem thường, mãi cho đến khi đi ra một đoạn đường, xác nhận không có bất kỳ căm hận nguyền rủa oán giận gì đi theo, lúc này mới tản đi thần thông.

Vào lúc này, trên trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Nếu vừa rồi không phải mình phản ứng kịp thời, dùng ra 【 Oán Yểm thần thông 】 , rất có thể hắn đã tốn một cái mạng.

"Chắc chắn lai lịch thôn làng này rất có vấn đề."

"Nhưng nhìn từ phản ứng của thôn trưởng, tốt nhất ta đừng nghe ngóng việc về phương diện này nữa... Nếu hỏi chắc chắn không thể hỏi trực tiếp."

"Thôn trưởng để ngày mai ta đi uống rượu mừng, không biết là ta có thể đi hay phải đi?"

"Đề phòng chẳng may, ngày mai vẫn đi một lần."

"Còn có, tiếp theo phải tìm thôn dân bình thường nghe ngóng manh mối."

"Nhà trưởng thôn quá nguy hiểm..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn sắc trời, đã sắp đến tối liền bắt đầu trở về.

...

Vẻ ngoài Tiêu Quý Đào chật vật, vẻ mặt sợ hãi chạy ra từ một gia đình.

Lúc đi ra ngoài, bởi vì quá hốt hoảng nên đường đường là tu sĩ Kết Đan kỳ, lại vấp phải cánh cửa ngã một phát.

Hắn ta không đứng dậy ngay, lộn nhào giãy giụa ra một đoạn đường mới nhớ tới thi triển độn pháp, sau đó không chút do dự điên cuồng chạy trốn ra ngoài thôn.

Nhưng chạy trốn nửa ngày, dường như hắn ta bị lạc đường ở trong thôn, làm thế nào cũng không tìm được chỗ rời khỏi thôn.

Tiêu Quý Đào càng ngày càng sợ hãi, lần này hắn ta có thể nhặt về một mạng, không phải hắn ta có thực lực mạnh, mà hắn ta có vận khí tốt, trước khi hắn ta vào gia đình kia lại có người leo tường hậu viên đi vào sớm hơn hắn ta.

Đúng lúc hắn ta thấy tình cảnh đối phương bị treo lên lấy máu!

Lúc đầu Tiêu Quý Đào còn muốn cứu đồng bạn, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta nhận ra Kết Đan kỳ căn bản không thể đối kháng với luồng lực lượng vô hình kia.

Nhân lúc đồng bạn còn chưa ngỏm củ tỏi, cuối cùng hắn ta còn sống trốn ra khỏi phòng.

Nhận ra không thể rời khỏi Tang thôn, tiêu Quý Đào vô cùng hoảng sợ mới nhớ tới còn có đám người lão đại, lão nhị, lão tam...

Thế là, hắn ta lập tức lấy ra Truyền m Phù, truyền âm cho lão đại trước.

Thúc giục Truyền m Phù cả nửa ngày, phía bên kia lại không có bất cứ động tĩnh gì.

Đợi một lúc, sắc mặt Tiêu Quý Đào càng ngày càng khó coi, chắc chắn lão đại đã gặp chuyện không may.

Thế là, hắn ta lại truyền âm cho lão nhị, tình huống cũng giống như vậy.

Tiếp theo là lão tam... Lão tam vẫn không có bất kỳ đáp lại nào.

Tứ lão Tiêu thị chỉ còn một mình hắn ta!

Hai tay Tiêu Quý Đào run rẩy lại lấy ra Truyền m Phù, tấm Truyền m Phù này là của Ngọa Khâu lão tổ.

Sau khi đưa pháp lực vào, trên Truyền m Phù lấp lóe ánh sáng nhạt, phía bên kia vẫn không có người trả lời.

Ngọa Khâu lão tổ cũng bị hại.

Sắc mặt Tiêu Quý Đào lập tức trở nên trắng bệch, chết rồi, chết rồi... Chết hết!!

Cái thôn này sẽ ăn người!

Ngay lúc này, đột nhiên có một tấm Truyền m Phù trong túi trữ vật xuất hiện động tĩnh, Tiêu Quý Đào vội vàng lấy ra thôi động, bên trong lập tức truyền ra giọng nói: "Tiêu tiền bối, Khang Thiếu Dận đã rời khỏi tòa nhà, nhìn phương hướng là đi về phía bờ sông..."

Khang Thiếu Dận?

Tiêu Quý Đào đột nhiên kịp phản ứng, còn có người sống!

Chương 915: Đừng xông vào nhà trống

Chân truyền Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, cùng mấy tên tán tu theo dõi đối phương, hiện tại cũng còn sống!

Đúng vậy, hiện tại có thể xác định chỉ có mấy người bọn họ còn sống ở trong thôn!

Nghĩ tới đây, Tiêu Quý Đào lập tức trầm giọng nói: "Các ngươi ở lại đó đừng nhúc nhích, ta sẽ đến ngay."

Một lát sau, Tiêu Quý Đào đi vào tòa nhà thôn tây cách đó không xa.

Mấy tên tán tu ẩn thân trong bụi cây hỗn tạp lập tức tiến lên đón: "Tiêu tiền bối, không biết trong khoảng thời gian này các vị tiền bối có tìm được cơ duyên không?"

"Tiền bối, ở bên này còn có mấy hộ gia đình, hiện tại nhân lúc Khang Thiếu Dận không ở đây, vừa hay có thể đi vào điều tra một lượt."

"Đúng vậy tiền bối, đương nhiên, tiền bối đức cao vọng trọng, kính xin tiền bối đi đầu làm chuyện này, chúng ta nguyện ăn theo..."

Tiêu Quý Đào không nói nhảm bất kỳ điều gì, tát mấy tán tu đang nói chuyện không tìm ra nam bắc.

Sắc mặt hắn ta âm trầm: "Người chết hết rồi! Không tìm được cơ duyên."

"Cái gì?" Mấy tên tán tu đang đầu óc choáng váng, không biết vì sao một đề nghị rất bình thường lại chọc cho Tiêu Quý Đào ra tay, nghe vậy lập tức hoảng sợ.

Nhưng Tiêu Quý Đào không hề có ý giải thích điều gì, lúc này vẻ mặt hắn ta âm trầm, đáy mắt vẫn còn sót lại vẻ sợ hãi chưa biến mất, nhìn nơi ở của Khang Thiếu Dận, trong lòng nhanh chóng suy tính.

Nhìn từ những kinh nghiệm lúc điều tra, tiếp tục ở lại trong làng chắc chắn chỉ có một con đường chết!

Nhưng dựa vào thực lực của hắn ta, lại không thể đi ra cái thôn này.

Nếu nói, trong số những này người sống này, ai có năng lực rời đi chắc chắn chỉ có vị chân truyền Thiên Sinh giáo này.

Nhưng chân truyền Thiên Sinh giáo, cũng không phải chân truyền Tố Chân Thiên.

Khang Thiếu Dận này không dễ đối phó.

Chỉ sợ thủ đoạn tâm tư của đối phương còn đáng sợ hơn thôn này, chứ đừng nói đến việc cứu hắn ta.

Bởi vậy, sau khi do dự một chút, Tiêu Quý Đào lấy ra một cái ngọc giản áp lên mi tâm, ghi lại những điều vừa xảy ra trong làng vào trong đó, sau đó giao ngọc giản cho một tên tán tu trước mặt, phân phó: "Đợi chút nữa Khang chân truyền trở về, ngươi đến giao ngọc giản này cho hắn."

Lấy danh tiếng của Thiên Sinh giáo, Tiêu Quý Đào hoàn toàn không dám tự mình đi tìm Khang Thiếu Dận.

Cho nên, để tán tu này đi chuyển lời là lựa chọn tốt nhất.

Nếu sau khi Khang Thiếu Dận xem ngọc giản cũng muốn rời đi, vậy hắn ta sẽ âm thầm theo đuôi đối phương chạy khỏi làng; nếu đối phương không định đi, vậy đã nói rõ Khang Thiếu Dận nắm chắc có thể đối phó tình huống như vậy.

Như vậy, Tiêu Quý Đào sẽ đợi ở gần đây, tìm đường sinh tồn...

"Cạch, cạch, cạch cạch cạch..." Tán tu bị Tiêu Quý Đào chỉ định hung hăng run rẩy, răng va lập cập vào nhau, dưới sự uy hiếp của tu sĩ Kết Đan kỳ không thể không kiên trì rời khỏi lùm cây hỗn tạp, đi về phía đại trạch.

...

Tử thôn.

Nhà tranh và nhà ngói đan xen vào nhau trong hẻm nhỏ chật hẹp, Vũ Mông tiên tử đang bước nhanh xuyên qua trên đường, đi về phía nhà trưởng thôn.

Kiều Từ Quang không che giấu tung tích, cho nên nàng chỉ hỏi mấy thôn dân đã thăm dò được hướng đi.

Không lâu sau, Vũ Mông tiên tử đã đến trước cổng chính nhà trưởng thôn, vừa hay thấy cửa gỗ mở ra, Kiều Từ Quang đi ra từ bên trong.

Thấy vị chân truyền Tố Chân Thiên này còn ở trong thôn, cuối cùng Vũ Mông tiên tử thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lập tức đi lên hành lễ: "Kiều tiên tử..."

Kiều Từ Quang thấy nàng, hàng lông mày kẻ đen cau lại, hỏi: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Vũ Mông tiên tử hơi ngượng ngùng, nói: "Trong nhà... Hiện tại chỉ có tán tu chúng ta, ta không yên lòng, cho nên đã... Đã đi ra tìm tiên tử."

"Chỉ có tán tu?" Kiều Từ Quang lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi, "Thạch lâu chủ và các sư muội của ta đi đâu?"

Vũ Mông tiên tử lúng túng nói: "Không biết, đám người Chương tiên tử không nói..."

Kiều Từ Quang không kịp hỏi nhiều, lập tức dẫn nàng đi tìm người.

Một lát sau, hai người tới cổng lão Từ gia, cách đó không xa thấy được một bộ thi thể không đầu ngã trong vũng máu, nhìn cách ăn mặc quần áo lại là Thạch Vạn Lý!

Sau khi thấy rõ tình cảnh này, Vũ Mông tiên tử lập tức thay đổi sắc mặt.

Mặc dù Thạch Vạn Lý không phải chân truyền nhưng cũng xuất thân Ngọc Lân thư viện Lưu Lam hoàng triều, thực lực, thủ đoạn, át chủ bài đâu chỉ mạnh hơn tán tu bình thường bọn họ một bậc?

Nhưng dưới loại tình huống này, đối phương lại chết rồi?

Hơn nữa xung quanh không có bất kỳ dấu vết đánh nhau gì, bọn họ ở trong thôn cũng không nghe được bất kỳ tiếng động gì, điều này nói rõ lúc đối phương chết không có chút sức phản kháng nào!

Vẻ mặt Kiều Từ Quang nghiêm túc, trước tiên thi triển mấy thuật pháp xác định xung quanh thi thể không đầu không có cạm bẫy, lúc này mới tiến lên kiểm tra nguyên nhân cái chết của hắn ta.

Nhưng vào lúc này, một luồng sinh cơ cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trong thi thể không đầu Thạch Vạn Lý...

Kiều Từ Quang giật mình, chợt nhận ra đây là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Sau đó, chỉ thấy trên cổ vốn trống rỗng, huyết nhục nhúc nhích, chợt ầm vang duỗi ra vô số tơ máu mảnh khảnh, hung hăng lao về phía lão Từ gia cách đó không xa.

Chương 916: Đừng xông vào nhà trống

Kiều Từ Quang và Vũ Mông tiên tử nhìn theo phương hướng tơ máu, mới phát hiện đầu Thạch Vạn Lý đang nhanh như chớp lăn về phía Từ gia, chỉ là trước cửa nhà Từ gia có một bậc cửa, đầu lâu không thể lăn qua đó được.

Vào lúc này, tơ máu tiến lên một phát cuốn lấy đầu, kéo nó về bên cạnh thi thể, liều mạng nối về trên cổ.

Vô số tơ máu điên cuồng phun trào từ chỗ đứt, tiếng "răng rắc", "răng rắc" bắt đầu vang lên, xương cốt bắt đầu sinh ra, ghép lại, tiếp theo là huyết nhục dung hợp, chẳng mấy chốc huyết dịch lại bắt đầu lại lưu động từ phần đầu, tiếng tim đập yếu ớt vang lên, tiếp theo sinh mệnh lực cường đại của tu sĩ Kim Đan kỳ bị dược lực kéo theo, nhanh chóng khôi phục.

Thấy thế, Kiều Từ Quang lập tức nín thở tập trung cảnh giác nhìn quanh, hộ pháp cho hắn ta.

Trong giây lát, cuối cùng Thạch Vạn Lý nằm trên mặt đất hoàn toàn khôi phục, ánh mắt tan rã, thở dốc từng ngụm, trong chốc lát lại không đứng dậy được.

Mặc dù Khước Tử Nghịch Mệnh Đan có thể cho hắn ta cái mạng thứ hai, nhưng cảm giác đau khổ to lớn do cải tử hoàn sinh, cùng đầu lâu bị lực lượng từ nơi sâu xa lăn về phía phòng trống, cảm giác khủng bố vô cùng to lớn kia, lại cần ý chí lực lớn lao mới có thể chịu đựng được.

Lần này khởi tử hồi sinh, gần như hao hết tất cả tâm lực của hắn ta.

Nếu lại kéo dài một chút thời gian, hắn ta có thể trực tiếp sụp đổ tinh thần, đến lúc đó dù dược lực tiếp tục phục sinh nhục thân cho hắn ta, hồn phách cũng sẽ tiêu tán, chỉ khôi phục một cái xác hoàn chỉnh mà thôi.

Hơn nữa đây là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thượng phẩm, nếu là trung phẩm hoặc là hạ phẩm, hiệu quả càng kém, nguy hiểm cao hơn!

Lúc này, con ngươi Thạch Vạn Lý hơi điều chỉnh tiêu điểm, cuối cùng thấy được Kiều Từ Quang và Vũ Mông tiên tử bên cạnh.

Hắn ta lại hít thở sâu hai lần, mới có sức lực nói chuyện, giọng nói khàn khàn: "Đừng xông vào phòng trống, quy tắc này là thật."

Vừa rồi xâm nhập vào lão Từ gia, mục đích là muốn xem người chết trong nhà này là ai.

Nhưng không ngờ một nhà ba người đều chết hết!

Cứ vậy, lão Từ gia không có người sống đã thành phòng trống, hắn ta tiến vào bên trong là mạnh mẽ xông vào phòng trống.

Ngoài ra, vừa rồi hắn ta đi một vòng ở trong thôn, nơi đây có rất nhiều phòng trống, rất có thể cũng giống với lão Từ gia.

Chỉ sợ trong làng đã từng tổ chức rất nhiều đám tang.

Nghe vậy, Kiều Từ Quang ngẩn ngơ, chợt nhận ra Thạch Vạn Lý xông vào phòng trống, vi phạm vào quy củ trong thôn, đưa tới "nguyền rủa" mà thôn trưởng đã nói tới.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức nói: "Trước tiên trở về rồi hãy nói."

Một lát sau, Kiều Từ Quang đưa Thạch Vạn Lý về đại trạch, vốn định tiếp tục đi tìm bốn vị sư muội, đã thấy bốn vị sư muội trở về, đang mong mỏi và trông chờ ngay dưới mái hiên.

Thấy Kiều Từ Quang trở về đều khẽ hoan hô một tiếng, vội vàng dẫn theo làn váy chạy tới, bao bọc vây quanh nàng.

Kiều Từ Quang liếc qua, thấy các nàng đều hoàn hảo không chút tổn hại, thầm thở phào, sau đó giận tái mặt hỏi: "Vừa rồi các ngươi đều đi nơi nào thế?"

Hiện tại Thạch Vạn Lý đã dần khôi phục, có thể tự bước đi, nghe vậy cũng hoảng sợ, bốn vị sư muội Tố Chân Thiên cũng đi điều tra manh mối?

Cũng may không xảy ra chuyện giống hắn ta!

Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Lý thở dài: "Bên ta vừa thăm dò được, đám tang ở lão Từ gia trong thôn. Vì vậy đi lão Từ gia xem xét, kết quả cả nhà ba người bọn họ đã bỏ mình toàn bộ, còn bị đặt trong quan tài ở hậu viện. Lão Từ gia cũng bởi vậy mà thành phòng trống."

"Ta vi phạm quy tắc, không thể chống cự nguyền rủa, cũng may vài ngày trước đó được một vị đại sư ưu ái, dùng qua Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, nhặt về một cái mạng."

Hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại, nàng cũng thăm dò được từ chỗ thôn trưởng là đám tang ở lão Từ gia, lại không biết lão Từ gia đã chết hết.

Nếu không phải Vũ Mông tiên tử đi tìm, sau đó lại phát hiện Thạch Vạn Lý xảy ra chuyện, tiếp theo nàng đang định đi lão Từ gia nhìn xem...

"Vậy các ngươi thì sao?" Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Kiều Từ Quang lại nhìn về phía bốn vị sư muội.

"Sư tỷ, ta và Chương sư tỷ không hỏi được cái gì." Nguyễn Chỉ nghe vậy, ngượng ngùng nói, "Người trong thôn hoặc là hỏi gì cũng không biết, hoặc là nhìn trái nhìn phải nói việc khác..."

Chương Tinh đứng bên cạnh gật đầu, vẻ mặt buồn bực.

Sở Hàm Bội và Chung Thi Châu nói: "Sư tỷ, chúng ta tìm tới một người, nàng là Khốc Tang bà trong thôn, ở ngay bờ sông."

"Nàng bằng lòng nói cho chúng ta biết lai lịch thôn làng, nhưng muốn ngày mai chúng ta đi theo nàng khóc tang mới bằng lòng nói."

Khóc tang?

Sắc mặt Kiều Từ Quang thay đổi, vừa rồi thôn trưởng cũng nhắc tới yêu cầu này nhưng muốn nhạc công, bây giờ Khốc Tang bà lại muốn người cùng khóc tang.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối thôn trưởng đều không muốn nói rõ lai lịch thôn làng, bây giờ có người bằng lòng nói, ngược lại thấy hơi bất ngờ...

Chỉ có điều, bây giờ còn không biết đám tang kia là xảy ra chuyện gì, tùy tiện đi làm nhạc công hoặc là khóc tang, chắc chắn vô cùng nguy hiểm.

Chương 917: Đoàn diệt

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang lập tức nói: "Ngày mai đừng đi, đi xem tình hình đám tang trước đã. Chờ sau khi đám tang kết thúc, chúng ta lại bàn bạc."

"Sư tỷ!" Sở Hàm Bội và Chung Thi Châu lập tức nóng nảy, "Nhưng đây là manh mối có sẵn..."

"Đúng vậy sư tỷ." Nguyễn Chỉ và Chương Tinh không thu hoạch được gì, đang dốc hết sức muốn làm chút gì đó, cũng nói hùa theo, "Mặc dù thực lực của chúng ta không bằng sư tỷ, nhưng cũng là tu vi Kết Đan kỳ. Dù lúc khóc tang gặp phải biến cố, cũng không có chuyện không có chút sức tự vệ nào... Lại nói, không phải vừa nãy Thạch lâu chủ đã nói rồi sao?"

"Quy tắc mà thôn dân nói là thật."

"Điều này nói rõ, người trong thôn này chưa chắc đã có ác ý với chúng ta."

"Đã vậy, chúng ta cứ theo quy củ, đi theo nàng khóc tang một lần, có thể có nguy hiểm gì?"

"Cũng không thể việc gì cũng để sư tỷ tự đi làm, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng?"

"Hơn nữa..."

"Tốt." Kiều Từ Quang cắt ngang lời tranh luận ngươi một câu ta một lời của bọn họ, giải quyết dứt khoát, "Ta nói không được là không được!"

Vũ Mông tiên tử nhắm mắt đi theo Kiều Từ Quang, đứng bên cạnh yên lặng nghe, nhanh chóng hiểu được vừa rồi đệ tử Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều rời khỏi nơi đây, không phải cảm thấy tòa nhà này có vấn đề, mà đang điều tra manh mối trong thôn này.

Thậm chí Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý còn vì vậy đã chết một lần.

Vì vậy Kiều Từ Quang lo lắng cho các sư muội, không đồng ý bọn họ lấy thân mạo hiểm vì manh mối.

Điểm này, Vũ Mông tiên tử đồng ý với hành động của Kiều Từ Quang, trong tình hình hiện tại, nếu đệ tử Tố Chân Thiên cùng Lưu Lam hoàng triều đều xảy ra chuyện, e rằng đến lúc đó không ai sống được!

Nhưng đệ tử hai môn phái lớn đều là trụ cột, hiện tại có rất nhiều tán tu với tu vi thấp tụ tập ở trong nhà, có lẽ không có tác dụng gì, không phải vừa vặn phái đi dò đường sao?

Nghĩ tới đây, Vũ Mông tiên tử lập tức nói: "Kiều tiên tử, bốn vị tiên tử đã không đi, vậy ta đi nói một tiếng với Khốc Tang bà kia, tránh đến lúc đó xảy ra chuyện nhầm lẫn, khiến trong làng hiểu lầm chúng ta."

Lời này hợp tình hợp lý, Kiều Từ Quang không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

...

Tang thôn.

Bùi Lăng trở lại đại trạch, lại thấy một tán tu ở cổng, hình như đang đợi hắn.

Vừa thấy hắn, trong mắt đối phương đầy e ngại, ngay cả chân cũng hơi run rẩy, muốn chạy trốn lại cố nhịn xuống.

Cách đó không xa còn có mấy tán tu ẩn thân sau rừng cây, dán phù lục che giấu khí tức lén lút theo dõi.

"Chuyện gì?" Bùi Lăng thản nhiên hỏi.

Tán tu kìa lập tức lấy ra một cái ngọc giản, hai tay dâng lên, ngập ngừng nói: "Đây là Tiêu Quý Đào tiền bối để tại hạ chuyển giao."

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, trước tiên lấy 【 Oán Yểm thần thông 】 xác nhận ngọc giản không có vấn đề, hơi do dự vẫn nhận lấy ngọc giản.

Hắn cầm lấy kiểm tra một hồi, phát hiện nội dung bên trong vô cùng đơn giản, đại khái là tứ lão Tiêu thị và Ngọa Khâu lão tổ suy đoán trong thôn có cơ duyên, đã bắt đầu leo tường vào nhà, đào ba thước đất điều tra toàn thôn, sau đó suýt nữa toàn quân bị diệt.

Trước mắt chỉ còn Tiêu Quý Đào và mấy tên tán tu còn sống.

Sau khi thấy thứ ghi chép trong ngọc giản, Bùi Lăng âm thầm khâm phục dũng khí của những tán tu này.

Ngay cả hắn cũng không dám điều tra thôn này!

Không, không chỉ hắn, dù đổi thành Kiều Từ Quang chắc chắn cũng không dám!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Để Tiêu Quý Đào tới, ta có lời muốn hỏi hắn."

Tán tu kìa lên tiếng, chạy đi như được đại xá.

Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Tiêu Quý Đào bối rối cùng mấy tên tán tu còn sót lại, cẩn thận từng li từng tí lại hơi do dự đi tới.

"Khang chân truyền!" Vừa đến gần, một đoàn người khom mình hành lễ.

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm cụ thể những điều đối phương đã trải qua, chợt nhướn mày, dáng vẻ hiện tại của Tiêu Quý Đào rất nhếch nhác.

Vạt áo hắn ta tán loạn, trên áo bào còn dính rất nhiều bụi đất vết máu, dường như đã lăn lộn mấy cái ở trên mặt đất.

Bây giờ đã đến ban đêm...

Nhận ra điều đó, Bùi Lăng lập tức muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng ngay sau đó!

Ầm!!!

Tiêu Quý Đào không có dấu hiệu nào lại tự bạo, huyết thủy trộn lẫn với óc và đủ loại cốt tủy nở rộ như pháo hoa bắn ra bốn phương tám hướng.

Trước mặt Bùi Lăng lập tức thoáng hiện ra ánh lửa, Nam Kha Mộng Hỏa như thật như ảo nhảy nhót, đốt cháy toàn bộ vết máu tung tóe về phía mình gần như không còn, không để lại chút dấu vết nào, nhưng mấy tên tán tu kia lại bị huyết nhục của Tiêu Quý Đào bắn đầy đầu đầy mặt.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Bọn họ không kịp phản ứng gì, cũng không kịp làm hành động gì đã liên tiếp bắt đầu tự bạo.

Sắc mặt Bùi Lăng đột nhiên tối tăm.

Đến đêm đừng lôi thôi lếch thếch... Không tuân thủ quy tắc trong thôn này sẽ chết!

Nghĩ đến đây, hắn không hề do dự lập tức xoay người trở lại trong nhà.

"Chủ nhân trở về!" Trong nhà, tám lô đỉnh đã sớm mỏi mắt chờ mong, chỉ là sợ phân phó của Bùi Lăng, mới không dám rời khỏi tòa nhà đi tìm.

Lúc này thấy Bùi Lăng trở về đều quá vui mừng, rối rít chào đón hỏi han ân cần.

Chương 918: Mười chải không kiêng dè gì

Ánh mắt Bùi Lăng liếc qua, phát hiện bây giờ tám lô đỉnh này đều đã thay váy áo, trang điểm một lần nữa, ngay cả trâm vòng đồ trang sức phức tạp cũng không phải bộ lúc mình ra cửa.

"Buổi sáng đừng trang điểm." Nghĩ đến cấm kỵ, hắn mở miệng căn dặn.

"Đều nghe chủ nhân." Đám lô đỉnh yêu kiều đồng ý, chợt bao quanh dựa sát vào nhau đi lên, "Chủ nhân, đêm đã khuya, đám thiếp thân cùng hầu hạ chủ nhân."

Nói xong, hai tỷ muội song sinh lập tức đi lên, đưa tay cởi áo nới dây lưng cho Bùi Lăng.

Lô đỉnh khác bắt đầu chủ động cởi váy ngắn quần áo của mình...

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị quát bảo ngưng lại: "Lúc khác thường đều trang trọng cho ta!"

"... Vâng." Tám lô đỉnh giật mình, chợt ngoan ngoãn dừng lại động tác, lui sang một bên đứng hầu, vẻ mặt hơi uất ức.

Bùi Lăng không rảnh để ý tới bọn họ, sửa sang lại áo bào bị kéo ra, đi thẳng vào đông sương phòng tu luyện.

Trong lòng hắn hơi nghiêm nghị, tán tu tiến vào làng đã chết hết.

Tiếp theo chắc chắn mình phải hành động càng cẩn thận hơn.

Hiện tại, chỉ chờ đám cưới ngày mai...

Sáng sớm hôm sau.

Tử thôn.

Nhà trưởng thôn.

Kiều Từ Quang dẫn theo Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội cùng nhau đến đây.

Vốn nàng định đến một mình, nhưng cân nhắc đến những việc hôm qua, chẳng may mình không ở đó, Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội lại lấy thân mạo hiểm, chưa chắc đã có vận khí tốt.

Bởi vậy dứt khoát đưa năm người đi theo.

Tạm thời giao việc trong nhà cho Vũ Mông tiên tử phụ trách.

"Người xứ khác, chào buổi sáng." Lão tẩu râu trắng tóc trắng nghe được tiếng động, nhìn ra bên ngoài một cái, lập tức bỏ việc trong tay xuống đi ra đón.

Thái độ của hắn ta thân thiện hơn hôm qua rất nhiều, nhìn vẻ mặt hình như rất biết ơn đám người Kiều Từ Quang.

Kiều Từ Quang hơi nghi ngờ nhưng việc chính quan trọng hơn, lập tức hỏi: "Xin hỏi khi nào đám tang bắt đầu, nếu chúng ta muốn xem lễ tế có gì cần chú ý?"

Thôn trưởng nói: "Cô nương đừng vội, giữa trưa mới có thể bắt đầu đám tang. Chỉ là, không phải người liên quan tốt nhất đừng đi vào phòng chủ gia. Muốn xem lễ, tùy tiện ở nơi nào cũng được. Chờ bọn họ chuẩn bị xong, đội ngũ đưa tang sẽ đi ngang qua mỗi một nhà trong thôn."

"Chỉ là cô nương nhớ lấy, không được có bất kỳ tiếp xúc gì với đội ngũ, càng không được mở miệng nói chuyện."

Kiều Từ Quang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sáng sớm nay bọn họ không trực tiếp đến lão Từ gia tổ chức đám tang, mà tìm đến thôn trưởng cũng là vì hôm qua Thạch Vạn Lý đã xảy ra chuyện khi tiến vào lão Từ gia.

"Hiện tại cứ đợi ở chỗ này." Nàng lập tức truyền âm cho Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội, "Chờ chút nữa đội ngũ đưa tang đi ngang qua, chúng ta sẽ theo sau."

Năm người nghe vậy, đều bình tĩnh gật đầu.

Thế là, bọn họ nhận lời mời của thôn trưởng ngồi xuống nhà chính, câu được câu không trò chuyện với thôn trưởng.

Chỉ là thôn trưởng rất kín miệng, chỉ nói về một vài việc nhà nông trồng trọt, không hề nhắc đến lai lịch của làng, thậm chí việc trong thôn...

Vào lúc này, cửa lớn lão Từ gia đóng chặt, câu đối màu xanh lá tươi đẹp như mới.

Một lão phụ tuổi già sức yếu còng lưng mang theo một cái giỏ trúc che kín miếng vải đen, dẫn theo bốn tên nam tử cách ăn mặc không giống nhau, đi lại tập tễnh đến cổng.

Bà lão này là Khốc Tang bà ở bên cạnh bờ sông.

Bốn tên nam tử này là tán tu do Vũ Mông tiên tử cố ý chọn lựa ra, vẫn là đồng thân, tu vi đều chỉ có Luyện Khí kỳ.

Hiện tại bốn tên tán tu này còn không biết hôm qua xảy ra chuyện gì, Vũ Mông tiên tử chỉ nói bọn họ đi theo vị Khốc Tang bà này làm việc, đây là mệnh lệnh của Kiều chân truyền!

Toà phù đảo này quá quỷ dị, vốn sự chênh lệch giữa tán tu bọn họ và đệ tử môn phái lớn vô cùng xa cách.

Chứ đừng nói đến, mấy người bọn họ còn chưa Trúc Cơ.

Hiện tại chỉ có đi theo cao đồ Tố Chân Thiên mới có một chút hy vọng sống.

Tất nhiên bây giờ không dám chống lại mệnh lệnh của Kiều Từ Quang, hơn nữa Tố Chân Thiên là danh môn chính đạo, thanh danh nổi tiếng bên ngoài, chưa từng có chuyện hại tán tu.

Bởi vậy, bọn họ mới dám mạo hiểm đến đây.

Cửa lớn đang ở ngay trước mắt, Khốc Tang bà lại không hề có ý đẩy cửa đi vào, mà cẩn thận đặt giỏ trúc trong tay xuống, sau đó mở ra miếng vải đen, lấy ra một đôi ngỗng trời còn sống.

Đôi ngỗng trời này có lông vũ sáng bóng, cả người đều bị tơ lụa nhiều màu bện lại buộc rất chắc chắn, ngay cả mỏ chim cũng bị quấn mấy vòng không thể kêu to.

Vẻ mặt Khốc Tang bà nghiêm nghị, xen lẫn chút căng thẳng.

Nàng dùng hai tay nâng cặp ngỗng trời này lên, nhẹ nhàng đặt chúng nó ở ngưỡng cửa trước cánh cửa đóng chặt, lại lấy ra hai cái lục lạc từ trong ngực, vốn lục lạc bị nhét đầy đồ ở bên trong, không thể phát ra tiếng.

Lúc này, Khốc Tang bà kéo vải vóc đã nhét vào ra, đeo lục lạc lên cổ ngỗng trời, sau đó khẽ nói: "Quỳ xuống."

Nói xong, bản thân dẫn đầu "bịch" một tiếng quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, cái trán áp sát vào mặt đất.

Bốn tên tán tu thấy thế nhìn nhau, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ cũng xem mèo vẽ hổ, quỳ rạp xuống đất, áp sát vào đất bùn.

Chương 919: Mười chải không kiêng dè gì

Chốc lát đã nghe được tiếng lục lạc nhẹ nhàng.

Hình như có người hững hờ khuấy động, ngay sau đó lục lạc càng ngày càng vang dội, thậm chí bắt đầu xen lẫn tiếng ngỗng trời đau khổ kêu to.

Trong lòng bốn tên tán tu hoảng sợ, rõ ràng ngỗng trời đã bị trói chặt mỏ chim, làm sao có thể kêu to?

Bọn họ muốn ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ có điều nghĩ đến thôn này quỷ dị, cuối cùng vẫn không dám.

Sau một hồi lâu, tiếng lục lạc và tiếng ngỗng trời dần biến mất, Khốc Tang bà lại chờ giây lát, cho đến khi nghe được cửa lớn "két két" một tiếng mở ra, mới thầm thở phào, vừa bò dậy vừa nói: "Tốt, chúng ta đi vào."

"Bà bà, đây là?" Bốn tên tán tu đứng dậy theo, ánh mắt đảo qua cánh cửa, đã thấy ngỗng trời và lục lạc đều biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại bên cạnh cánh cửa rơi mấy sợi lông vũ dính máu, khiến con ngươi bọn họ co rụt lại.

Bốn người nhìn nhau thử dò hỏi.

Khốc Tang bà thở dài nói: "Đây là quy củ trong làng, không thể xông vào phòng trống, trừ khi phòng trống chủ động mời..."

"Nếu không, bây giờ ai vào lão Từ gia người đó chết."

Nàng không có ý giải thích cặn kẽ, lắc đầu, bước qua cánh cửa, đi vào trong nhà.

Bốn tên tán tu nhíu mày nhưng vẫn đi theo.

Khốc Tang bà không dừng lại trong phòng chính, mục tiêu chính xác đi thẳng đến hậu viện.

Trong hậu viện, ba chiếc quan tài yên tĩnh bày ra.

Nàng không hề thấy bất ngờ với tình cảnh này, thả giỏ trúc trong tay ra, lấy ra một bao quần áo, sau khi mở ra, bên trong rõ ràng là một bộ áo cưới tươi đẹp như máu đỏ, cùng hai bộ váy sam màu hồng, cùng một vài son phấn bột nước dùng để trang điểm.

"Các ngươi mở nắp quan tài ra, ta chỉnh sửa vẻ ngoài cho bọn họ." Khốc Tang bà lấy son phấn trâm vòng, dặn dò bốn tên tán tu.

Đám tán tu không có phản ứng gì với thi thể, dù sao là tu sĩ đã thấy rất nhiều người chết, thi thể phàm nhân không thể khơi dậy hứng thú của bọn họ.

Ngược lại thấy đồ vật trong tay nàng lại hơi ngạc nhiên, đám tang lại đồ áo cưới đỏ? Mang trâm vòng trâm hoa?

Nhưng bị Khốc Tang bà thúc giục, bốn người vẫn nghe lời mở ra nắp quan tài của ba bộ quan tài, nhìn Khốc Tang bà lần lượt tô son điểm phấn ăn mặc cho thi thể trong quan tài.

Động tác của nàng rất thành thạo, tay chân lưu loát không giống lão nhân ở độ tuổi này, nhưng dù trên vẻ mặt cố gắng che giấu, vẫn mơ hồ lộ ra căng thẳng và e ngại.

Bốn tên tán tu đứng ở bên cạnh nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi nghiêm nghị, luôn cảm thấy hình như nhiệm vụ này không nhẹ nhàng giống Vũ Mông tiên tử đã nói...

Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi.

Vào lúc này, Khốc Tang bà nói: "Mặc xong rồi, các ngươi đỡ người lên, nên chải đầu rồi."

Nàng vừa nói vừa lấy ra một cái lược nạm vàng khảm đá quý từ trong bao quần áo, cái lược kia lớn khoảng bàn tay lại rất hoa lệ, hoàn toàn không phù hợp với bàn tay nổi đầy đồi mồi của nàng và hoàn cảnh đơn sơ xung quanh.

Đến mức bốn tên tán tu cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, chợt phát hiện trên lược điêu khắc rất nhiều phù văn, rõ ràng là một món pháp bảo!

Ở nơi thế này lại xuất hiện pháp bảo!

Hơn nữa, còn ở trong tay một lão phụ phàm nhân không có chút tu vi nào?

Bốn tên tán tu lập tức nảy lòng tham, ánh mắt nhìn đến ba bộ thi thể phàm nhân mới tỉnh táo lại, trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định chờ sau khi hoàn thành khóc tang lại bàn bạc.

Đúng vào lúc này, Khốc Tang bà đứng sau lưng tiểu nữ hài được đỡ lên trước tiên, vừa lấy lược pháp bảo chải sợi tóc khô héo của nàng, vừa cất tiếng hát xen lẫn tiếng nức nở: "Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải đầu bạc tề mi, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải vĩnh kết liên lý, năm chải cả nhà hoà thuận, sáu chải phúc đến nhà, bảy chải gặp dữ hóa lành, tám chải một vốn bốn lời, chín chải vui vẻ ăn tất cả món ngon, mười chải không phải kiêng dè gì."

Chải xong lần thứ mười, tiểu nữ hài đã chết đột nhiên mở hai mắt ra!

Bốn tên tán tu vốn đang mắt không chớp nhìn xem, thấy thế bị giật mình!

Vốn hai tên tán tu trong đó đang làm theo yêu cầu của Khốc Tang bà, đỡ phụ mẫu tiểu nữ hài ngồi dậy từ trong quan tài, thấy thế lập tức sinh ra lòng kiêng dè buông tay, khiến người nằm lại trong quan.

Thấy thế, Khốc Tang bà thay đổi sắc mặt, buột miệng: "Đừng có..."

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy hai tên tán tu kia không rên một tiếng, ngã xoạch xuống.

Trong khoảnh khắc đã hồn phi phách tán.

Sắc mặt Khốc Tang bà thay đổi, vẻ mặt sợ hãi, vội vàng phân phó hai tên tán tu còn lại: "Nhanh! Nhanh đỡ người lên, đã bắt đầu trang điểm thì bọn họ không thể nằm xuống lại."

Hai tên tán tu còn lại hoảng sợ, lại không dám thất lễ, vội vàng tiến lên nâng thi thể trong quan tài lên một lần nữa.

Trong lòng bọn họ đều vừa sợ vừa giận, Tố Chân Thiên vậy lại sắp xếp nhiệm vụ đáng sợ như vậy cho bọn họ!

"Thiếu đi hai người, tiếp theo phải làm nhanh hơn." Sắc mặt Khốc Tang bà rất khó coi, cũng rất sợ hãi, nàng vội vàng mặc bộ áo cưới màu đỏ chót cho tiểu nữ hài, kiểm tra không có vấn đề lại lấy ra bình ngọc hoa cỏ quấn quanh cao một thước từ trong giỏ trúc, bỏ vào trong ngực nàng, lúc này mới để nàng nằm lại trong quan.

Chương 920: Việc hiếu hỉ

Ngay sau đó, nàng lần lượt thay quần áo ăn diện cho phụ mẫu tiểu nữ hài, chỉ có điều phụ mẫu mặc màu hồng nhạt.

Sau khi bận rộn xong, trên trán Khốc Tang bà đầy mồ hôi, nhưng vẫn chỉ huy hai tên tán tu còn lại đỡ tán tu đã ngã xuống lên trang điểm cho bọn họ: "Sinh linh chết trong nhà là của hồi môn."

"Nếu không đưa bọn họ theo, toàn bộ làng sẽ bị nguyền rủa."

Hai tên tán tu còn sống không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức làm theo, toàn thôn chịu chịu nguyền rủa hay không cũng không liên quan đến bọn họ.

Bọn họ chỉ lo lắng không làm như vậy, hai người bọn họ cũng sẽ theo gót đồng bạn.

Hơn nữa, dù sao đồng bạn chết cũng đã chết rồi, giữ lại thi thể cũng không có tác dụng gì, có thể tranh thủ chút sinh cơ cho người sống cũng không uổng công đồng hành một lần...

...

Cổng lão Từ gia, thôn dân dẫn theo tám tán tu đến.

Tu vi của tám tán tu này cao thấp không đều, có Luyện Khí kỳ cũng có Trúc Cơ kỳ, lúc này trong tay đều cầm dùng cụ nhạc, có kèn, có chiêng trống, còn có tì bà, cây sáo, tiêu đủ loại.

Thôn dân dẫn đường không có ý vào cửa, chỉ dặn dò bọn họ: "Đợi chút nữa các ngươi đi vào, đừng đi ra đằng sau, bắt đầu từ phòng chính, cách mỗi một nén nhang, các ngươi lại diễn tấu một nén nhang."

"Chờ sau khi ra ngoài, tiếng nhạc không thể ngừng lại."

"Đến lúc đó, Khốc Tang bà sẽ nói cho các ngươi biết nên làm thế nào."

Nói xong liền ra hiệu đám người đi vào bên trong.

Đám tán tu thấy thế nhìn nhau, đẩy cánh cửa khép hờ ra đi vào phòng chính, bởi vì cái bàn không đủ, thế là để ba người cầm tì bà cùng thổi sáo thổi tiêu ngồi xuống, những người khác đứng đấy, cầm chiêng trống dẫn đầu gõ một cái, những người khác lục tục ngo ngoe đuổi theo.

Tám người này đều có một ít nhạc khí, mặc dù chưa chắc vô cùng xuất chúng nhưng phàm nhân còn lâu mới so sánh được cách tu sĩ khống chế nhục thân, cùng năng lực học tập kỹ nghệ phàm tục.

Vì vậy, mới đầu còn hơi vấp, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu phối hợp, cổ họng nghẹn ngào bắt đầu hợp tấu nhạc buồn.

Nhạc buồn vang lên, hấp dẫn không ít thôn dân ra xem náo nhiệt.

Những thôn dân này không ầm ĩ cũng không ồn ào, đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ trừng trừng, trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch rất khiếp người.

Rõ ràng chỉ là một vài phàm nhân lại thấy đám tán tu từng đợt rùng mình.

Dựa theo lời dặn dò của thôn dân dẫn bọn họ tới, tất cả mọi người thổi một nén nhang liền ngừng một nén nhang. Vốn yêu cầu này cũng không làm khó được phàm nhân, hẳn không có chút áp lực nào với tu sĩ.

Nhưng không biết vì sao sau khi thổi xong một nén nhang, tất cả mọi người cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, lại có suy nghĩ hận không thể lập tức ngã đầu ngủ. Bởi vậy, vừa đến thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng sau mấy vòng, lúc hai tên tán tu nghỉ ngơi đột nhiên cảm thấy sau lưng có thứ gì đó.

Nhìn lại chỉ là phòng bếp, cũng không có điều gì khác thường.

Sau mấy lần liên tục, hai tên tán tu đột nhiên đứng lên, thân hình hơi cứng ngắc đi vào trong phòng bếp...

Bọn họ đứng dậy đi vào, những người khác cũng không để ý, còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là sau khi thời gian một nén nhang đã tới, mọi người cầm lấy nhạc khí tiếp tục diễn tấu, lại phát hiện hai người này còn chưa trở lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Trong lòng mọi người ngạc nhiên, truyền âm cho nhau, "Bọn họ quên canh giờ?"

"Không!" Có người kịp phản ứng, trầm giọng nhắc nhở mọi người, "Dù quên canh giờ, nghe được tiếng chiêng trống ở gian ngoài cũng nên lập tức chạy về... Nhưng các ngươi xem bọn họ có động tĩnh gì không? Trong phòng bếp có vấn đề."

"Thôn dân kia nói chúng ta đừng đi đằng sau, xem ra không chỉ đằng sau, ngay cả phòng bếp cũng không thể đi."

"Thôn này rất kỳ quái... Tố Chân Thiên cũng không có trong lòng dạ tốt bụng như trong truyền thuyết, chẳng trách trách Kiều chân truyền có bốn vị sư muội lại không phái tới..."

"Không! Cũng có khả năng, đây căn bản không phải Kiều tiên tử ra lệnh! Từ đầu tới đuôi đều là Vũ Mông tiên tử ra lệnh cho chúng ta, chúng ta căn bản không thấy đệ tử Tố Chân Thiên!"

...

Cùng lúc đó, trong đại trạch thôn đông, mái tóc đen của Vũ Mông tiên tử như suối, váy áo nhẹ nhàng, bước chân vội vã trở về từ bên ngoài.

Lần này bốn tên tán tu theo Khốc Tang bà đến khóc tang đều là nàng giả danh nghĩa Tố Chân Thiên tự mình sắp xếp. Mà để báo đáp lại, Khốc Tang bà đã đồng ý, chờ lần này đám tang xong xuôi sẽ nói cho nàng biết lai lịch thôn làng.

Chỉ có điều, Khốc Tang bà cũng đã nói, đối phương không phải thôn trưởng, cho nên biết rất ít bí mật, chỉ có thôn trưởng thật sự hiểu rõ tình huống.

Vì lý do này, hôm qua Vũ Mông tiên tử còn đi tìm thôn trưởng một chuyến, nhận toàn bộ việc phái người làm nhạc công, nhấc quan tài, sau đó quay về lấy danh nghĩa Tố Chân Thiên, chọn tán tu cấp thấp đi chấp hành.

Chỉ là bên thôn trưởng rất căng, từ đầu đến cuối chỉ trả lời mập mờ mấy vấn đề mà Vũ Mông tiên tử đưa ra, không muốn để lộ tin tức.

Nhưng không sao cả.

Dù sao những tán tu cấp thấp kia cũng không có tác dụng gì khác, hơn nữa số lượng lại nhiều, dù chỉ có thể thăm dò chút điểm quỷ dị của đám tang cũng không tính là lãng phí.

Chương 921: Đón dâu thay

Ngoài ra, liên quan tới quy tắc thôn này, Thạch Vạn Lý đã xác nhận "đừng xông vào phòng trống" là thật.

Vậy những điều cấm kỵ khác, ví dụ ban đêm đừng mặc đồ đỏ, ban ngày đừng cài trâm hoa... Hiện tại sư tỷ muội Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đều không ở đây, vừa vặn tìm mấy tán tu đến kiểm tra một chút.

Nghĩ đến đây, Vũ Mông tiên tử lập tức truyền âm gọi mấy tên tán tu đuổi theo mình, rời khỏi tòa nhà đi đến chỗ hẻo lánh...

...

Tang thôn.

Bùi Lăng vừa thu thập xong, mở ra cửa sân đã thấy một nô bộc đi tới, khom mình hành lễ, nói: "Công tử, hôm nay là ngày đại hỉ của chủ gia tiểu nhân, kính xin công tử đến uống chén rượu nhạt."

"Được." Bùi Lăng gật đầu một cái, đi theo hắn ta đến nhà trưởng thôn.

Lúc này, toàn bộ trong làng đều giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo hồng treo xanh, lộ ra vẻ vui mừng hớn hở.

Chỉ có điều, đèn lồng đỏ chót treo ven đường đều là xương người da người chế thành, ngay cả ngọn nến thiêu đốt trong đó cũng là thi dầu luyện hóa.

Đối với một màn này, Bùi Lăng yên tĩnh đi tới, trên mặt không hề thay đổi chút nào.

Trừ hắn ra, hiện tại còn có rất nhiều thôn dân đi ra từ trong các nhà các hộ, trò chuyện với nhau đi đến nhà trưởng thôn.

Rất hiển nhiên, ở nơi hoang vắng này, uy tín và địa vị của thôn trưởng cực cao, nhi tử của hắn ta kết hôn, toàn thôn đều phải đến chúc mừng.

Chẳng mấy chốc, bảy cây tùng bách đã ở ngay trước mắt.

Lúc này cửa lớn sơn son đã mở rộng, quản gia dẫn theo một nhóm gia đinh nô bộc đứng ở cổng, cười nhẹ nhàng nghênh đón khách đến chúc mừng như nước chảy.

Bùi Lăng đứng trong đám người, trò chuyện với hắn ta hai câu liền đi vào.

Sau khi đi vào bên trong, hắn định tìm chỗ trong góc ngồi xuống, chỉ là vừa vào cửa đã bị đưa tới bàn chủ, sắp xếp vào vị trí khách tôn quý nhất.

Đối với điểm này, chẳng những thôn trưởng ở đây không có ý kiến, thôn dân xung quanh cũng tỏ ra đương nhiên.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh, đã thấy trong tầm mắt đều là một mảnh sắc màu rực rỡ, vui mừng hân hoan, còn có hài đồng chạy tới chạy lui đùa giỡn, la hét muốn nhìn tân nương tử.

Tóm lại, ngoại trừ một vài thân thể người được chế tác từ tài liệu âm phủ bày biện ở bên ngoài, hình như không có khác biệt quá lớn với hôn lễ bình thường.

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, thôn trưởng đột nhiên nghiêng người tới, nói: "Công tử, còn một lúc nữa hôn lễ mới có thể bắt đầu, không biết có bằng lòng gặp hài nhi vô dụng của ta một lần hay không?"

Tân lang?

Hiện tại việc khiến người trong Tang thôn chú ý nhất là hôn lễ này.

Chắc chắn là một trong hai nhân vật quan trọng nhất trong hôn lễ.

Trước lúc tân nương tới có thể gặp một lần, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì.

Càng quan trọng hơn là, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện từ chối đề nghị của thôn trưởng này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu nói: "Được."

Nhưng thôn trưởng nghe vậy cũng không để người gọi tân lang qua, mà xin lỗi nói: "Khuyển tử suy yếu, không tiện ra gió, kính xin công tử đến nội thất."

Nghe lời này, trong lòng Bùi Lăng cảnh giác, lập tức lặng lẽ lấy ra Hư Thiên giới chủng, mới đứng lên theo thôn trưởng đi vào phòng trong.

Chẳng mấy chốc, đi xuyên qua hành lang hẹp dài đến một căn phòng.

Căn phòng kia rất lớn nhưng gần như không có bất kỳ đồ trang trí gì, thậm chí toàn bộ mặt đất, bốn vách tường và trên xà nhà đều điểm vô số thi du đăng.

Mùi thi dầu tràn ngập, vẩn đục không chịu nổi.

Trong tầng tầng ánh nến, một nam tử trẻ tuổi sắc mặt xanh trắng ngồi xếp bằng.

Dáng người nam tử này thấp bé, vẻ ngoài quê mùa, dù hai mắt nhắm nghiền, vẻ hung ác nham hiểm trên mặt vẫn không xóa đi được.

Hắn ta mặc một bộ áo bào tân lang huyết sắc, trên đầu mang theo tạo sa mềm mại, bên tóc mai còn cài một đóa mẫu đơn đỏ chót vừa hái xuống. Bông mẫu đơn kia đang nở rộ, trong cánh hoa tươi đẹp như máu, nhụy hoa màu vàng, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ phú quý.

Quần áo long trọng như vậy, chẳng những không tăng thêm vẻ rạng rỡ, ngược lại càng lộ rõ vẻ mặt sa sút.

Đối với việc thôn trưởng và Bùi Lăng đến, nam tử trẻ tuổi này không có bất kỳ phản ứng gì, ngay cả con mắt cũng không mở ra.

"Đây chính là khuyển tử." Thôn trưởng nhìn hắn ta khẽ thở dài một cái, giới thiệu với Bùi Lăng, "Hắn ốm yếu từ nhỏ, mấy năm trước lại vì nhiều nguyên nhân, nhiều năm triền miên trên giường bệnh... Chỉ hy vọng sau khi thành hôn, mượn việc vui xung hỉ một chút, có thể chuyển biến tốt."

Bùi Lăng gật đầu một cái, qua loa nói: "Lệnh lang là người hiền ắt được trời giúp, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì."

Thôn trưởng chợt nói với nhi tử: "Đây là công tử."

Bùi Lăng gật đầu thăm hỏi đối phương nhưng vị tân lang này không có bất kỳ phản ứng gì, nếu không phải lồng ngực hắn ta còn chập trùng, gần như khiến người ta cho rằng hắn ta là một bộ thi thể.

"Mời công tử xem." Trong mắt thôn trưởng lộ ra vẻ bi thương, nói, "Dựa theo tập tục, đợi chút nữa khuyển tử phải tự mình xuất phát, đến đó đón dâu."

"Nhưng bệnh của hắn chưa lành, không thể rời khỏi nơi đây."

"Có thể mời công tử giúp đỡ đón dâu thay không?"

Bùi Lăng nghe vậy nhướn mày.

Chương 922: Đón dâu thay

Tang thôn này kỳ quái, thôn trưởng cũng không phải loại lương thiện gì, hôm qua còn nói mình cứ tới uống rượu mừng là được, bây giờ lại muốn mình đón dâu thay, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Trong lòng hắn rất không muốn, chỉ là trong tình huống hiện tại, cân nhắc đến người trưởng thôn này mơ hồ cho mình cảm giác uy hiếp, cũng không dám từ chối.

Hắn hơi suy nghĩ nói: "Ta ở bên ngoài đã lâu, đã quên tập tục nơi đây, chỉ sợ làm không tốt lại lỡ việc tốt của lệnh lang."

"Không sao, không sao cả!" Thôn trưởng nghe vậy, lập tức nói, "Trong chốn thôn quê đâu chú ý nhiều như vậy?"

"Chỉ cần công tử mặc áo bào của khuyển tử, xuất phát theo đội ngũ đón dâu là được."

"Đúng rồi, trên đường nhớ kỹ đừng có lên tiếng, cũng đừng quay đầu."

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ cấm kỵ lần này, nói: "Đã vậy, vậy ta thay mặt lệnh lang đi một chuyến."

Thôn trưởng vui mừng, vội vàng tự mình dẫn theo hắn đi ra phía sau.

Lúc này, đội ngũ đón dâu đã chuẩn bị gần đủ, chỉ thấy đội ngũ rộn ràng vây quanh một cỗ kiệu được tám người ăn mặc xanh đỏ nhấc lên.

Đi phía trước đội ngũ có người dắt một con ngựa lớn toàn thân tuyết trắng, ngực buộc hoa hồng.

Thôn trưởng sai người mang tới một bộ áo bào tân lang, khăn vấn đầu không khác với bộ mà hắn vừa thấy, Bùi Lăng thay trước mặt mọi người, sau đó lại có tỳ nữ nâng mâm sơn, trong mâm sơn là một cành mẫu đơn màu đỏ chót vừa cắt xong.

Cũng là mẫu đơn màu đỏ chót, thoạt nhìn một đóa này không khác với đóa cài trên đầu nhi tử thôn trưởng nhưng chi tiết lại hơi khác biệt.

Bùi Lăng lấy 【 Oán Yểm thần thông 】 xác nhận những vật này đều không có vấn đề, lúc này mới mặc cho bọn họ sửa sang lại cho mình.

Chẳng mấy chốc hắn đã mặc xong, cưỡi lên con bạch mã kia, dẫn kiệu hoa, được đội ngũ vây quanh, đông đúc rời khỏi tòa nhà cho đến ngoài thôn...

...

Tử thôn.

Lão Từ gia.

Một nhà ba người và thi thể hai tên tán tu đều đã ăn mặc hoàn tất, trong lúc đó không tiếp tục xảy ra biến cố gì, Khốc Tang bà cũng thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng.

Chợt nàng phân phó hai tên tán tu còn lại, gọi người nhấc quan tài đến chuẩn bị đưa tang.

Bởi vì thêm hai bộ thi thể nhưng không có quan tài dư thừa, chỉ có thể dựa theo đề nghị của Khốc Tang bà, tạm thời phá hủy một cái giường của lão Từ gia, làm cái cáng cứu thương đơn giản, đặt hai tên tán tu vi phạm quy củ lên.

Lúc đi ngang qua phòng chính, Khốc Tang bà gọi lại người nhấc quan tài vẻ mặt nghiêm nghị vì thấy thi thể đồng bạn: "Trong phòng bếp còn hai người, lại đi hủy cái giường."

Cuối cùng, người tán tu đi khiêng quan tài sắc mặt tái nhợt nhấc bảy bộ thi thể đi ra ngoài.

Trong thời gian này, vẻ mặt nhạc công ở phòng chính đều nghiêm nghị.

Còn tưởng chỉ có mình xảy ra chuyện, không ngờ bên trong người khóc tang cũng xảy ra chuyện!

Tất cả tán tu cũng không dám chậm trễ chút nào, tiếng nhạc của nhạc công lập tức cao vút hơn nhiều.

Trong tiếng nhạc, Khốc Tang bà lau mặt đột nhiên bắt đầu gào khóc: "Con ơi, ngươi lên kiệu, đặt trước đinh, trên đầu đội khăn che mặt, hôm nay kiệu hoa trước cửa, sớm mai muốn sao cũng được."

Lúc này ba bộ quan tài lão Từ gia đã được đậy lại, ngoại trừ hai tên tán tu còn lại đang khóc tang, những người khác căn bản không biết Khốc Tang bà đã làm những gì ở bên trong.

Nhưng nghe từ này đều thay đổi sắc mặt.

Rõ ràng là đám tang không có cỗ kiệu, tại sao lại có kiệu hoa, đội khăn che mặt?

Đây rốt cuộc là đưa tang hay xuất giá?

Trong lòng bọn họ không hiểu ra sao, lúc đang suy nghĩ đội ngũ đã ra khỏi cửa, sương mù lặng yên nổi lên xung quanh bao phủ mỗi bóng dáng trong đội ngũ.

Vào lúc này, hài đồng vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt đột nhiên cùng hát lên: "Một hạt cốc, hai đầu nhọn. Gia nương giữ ta quá ngàn năm, ngàn giữ vạn giữ vẫn không giữ được, kiệu hoa đến cửa nhà chồng! Nương khóc ba tiếng dắt lên kiệu, gia khóc ba tiếng khóa cửa kiệu. Ca khóc ba tiếng nhấc kiệu đi, tẩu khóc ba tiếng người nhà khác."

Khốc Tang bà vừa khóc nói: "Con ơi con! Muốn học ngoan, không được làm ẩu giống nhà mẹ đẻ. Hiếu kính cha mẹ chồng hòa thuận với chị em dâu, quê nhà hiền hoà được mất nhẹ, chân chân sinh lộ phu mang quen, mắt lạ mắt người bà lĩnh thân. Tiến lên ba bước nhanh chớp mắt, lui lại ba bước chậm rãi mở miệng, bình thường làm nhiều Nữ Nhi Hồng, nhàn rỗi thường tập Nữ Nhi Kinh."

"Hôm nay là vợ người, hai mươi năm sau là bà người, cuộc sống trôi qua như vậy, một đời giống với một đời..."

Hai tán tu khóc tang vô cùng căng thẳng lại không dám thất lễ, rối rít lấy linh lực ép ra nước mắt, cũng khóc giống với Khốc Tang bà đang chảy nước mắt nước mũi ở sau lưng.

Trong lúc đau lòng, đội ngũ bắt đầu đi vòng toàn bộ trong làng, như lời thôn trưởng nói, sau khi đi qua mỗi cánh cửa nhà, mới bắt đầu đi vòng ra ngoài thôn.

Một lát sau, đội ngũ đi ngang qua trước cửa nhà trưởng thôn.

Đám người Kiều Từ Quang đứng trước cửa gỗ nhìn chằm chằm.

Chỉ có điều, hiện tại toàn bộ đội ngũ đều bị một lớp sương mù như lụa mỏng bao phủ, thoạt nhìn như một bức tranh sơn thủy bị thấm ướt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng đại khái, căn bản không thể phân biệt ra thân phận cụ thể.

Chương 923: Hai thôn gặp nhau

Vì vậy đám người Kiều Từ Quang hoàn toàn không nhận ra tán tu trong đội ngũ.

Vào lúc này, ánh mắt đám tán tu cũng bị sương mù che lấp, cũng không nhận thấy được đám người Kiều Từ Quang đứng ở bên cạnh, đôi bên gần như lướt góc áo lại không quen nhau.

Thế là, nhạc công tiếp tục tấu nhạc, khóc tang tiếp tục khóc tang, người nhấc quan tài tiếp tục nhấc quan tài ván giường tiến lên... Đám trẻ con hát ca dao đuổi theo phía sau.

Lúc này, thôn trưởng đổi một thân áo gai, lấy đai lưng dây gai đi ra từ trong tiểu viện, gia nhập vào trong đội ngũ, âm điệu kéo dài như khóc như hát: "Đi... A..."

Đưa mắt nhìn đội ngũ càng chạy càng xa sắp biến mất ở trong sương mù, Kiều Từ Quang lập tức truyền âm: "Đuổi theo!"

Thạch Vạn Lý và bốn tên nữ đệ tử Tố Chân Thiên Nguyễn Chỉ không hề do dự, lập tức cùng Kiều Từ Quang đi theo sau đội ngũ đưa tang, vì đề phòng bị đội ngũ phát hiện, sau khi bọn họ thi triển thủ đoạn ẩn nấp, cố ý giữ vững một khoảng cách.

Chẳng mấy chốc đội ngũ uốn lượn rời khỏi làng.

...

Tang thôn.

Đội ngũ đón dâu thổi sáo đánh trống vây quanh kiệu hoa cùng Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên bạch mã rời khỏi thôn.

Sương mù đột nhiên bao phủ xung quanh, vừa nãy phong cảnh còn trong trẻo, đột nhiên rơi vào hỗn độn mơ hồ.

Trong lòng Bùi Lăng hơi trầm xuống đưa mắt nhìn quanh, lại phát hiện những người khác không hề có chút khác thường nào, dường như sương mù không tồn tại, thậm chí bạch mã dưới hông cũng tự lộc cộc đi tới.

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, chẳng mấy chốc trong sương mù phía trước xuất hiện một đội ngũ nhấc quan tài.

Hơn nữa không chỉ có một bộ quan tài!

Người đi đường kia khóc sướt mướt, giọng nói bi thương, toàn bộ đội ngũ đều tràn ngập mây đen buồn bã.

Thấy cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng thay đổi, chắc đội ngũ này là của một làng khác.

Nhưng đón dâu gặp phải đám tang cực kỳ xúi quẩy!

Có vài người thậm chí cho rằng gặp việc này sẽ ảnh hưởng đến vận thế cả đời cặp phu thê mới.

Cũng không biết hai làng này có thể bởi vậy xảy ra xung đột hay không, nếu bắt đầu xung đột, mình nên làm như thế nào...

Cả hai càng ngày càng gần, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện, những người nhạc công, khóc tang, nhấc quan tài trong đội ngũ đối phương... Đều là tán tu cùng nhau tiến vào phù đảo lần này!

Chỉ có điều, những tán tu này đều đi theo Tố Chân Thiên, không có trong đội ngũ Ngọa Khâu lão tổ, cho nên không theo năm tên tán tu Kết Đan kia tiến vào Tang thôn.

Nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng lập tức hiểu được hai cái làng này, một cái Tang thôn, một cái Tử thôn, hắn và hơn phân nửa tán tu tiến vào Tang thôn, mà Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý cùng tán tu còn lại đến Tử thôn!

Ngay lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn nghiêm túc quan sát những tán tu kia, đã thấy vẻ mặt những tán tu kia hoảng sợ bối rối, khuôn mặt trắng bệch.

Bùi Lăng như có cảm giác, so sánh với vị trí Tang thôn của mình, chắc Tử thôn sẽ an toàn hơn chút.

Ít nhất, dù những tán tu này rất hoảng sợ, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn sống.

Những tán tu tiến vào Tang thôn đã sớm toàn quân bị diệt.

"Phải nghĩ cách trao đổi tình báo với tu sĩ Tử thôn một chút." Bùi Lăng thầm nghĩ đến, "Ngoài ra, Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết nhiều hơn về tình huống hiện tại..."

"Đi theo những người này, chắc có thể đi đến Tử thôn..."

Hắn suy nghĩ, vừa rồi thôn trưởng đã thông báo không được nói chuyện.

Cũng không biết truyền âm có tính không nói chuyện không?

Ở trong thôn, vi phạm quy củ sẽ chết.

Bây giờ ở ngoài thôn, không biết một khi vi phạm quy củ sẽ có kết quả gì...

Ngay lúc đang cân nhắc, hai đội ngũ đã đối diện nhau, thấy sắp va vào nhau lại trực tiếp đi xuyên qua nhau.

Bùi Lăng hơi hoảng sợ, lúc này mới phát hiện hắn có thể nhìn thấy người Tử thôn, nhưng hình như người Tử thôn bao gồm những tán tu kia đều không nhìn thấy hắn!

Chẳng mấy chốc một tán tu đi thẳng về phía hắn.

Vốn Bùi Lăng định né tránh, nhưng hơi suy nghĩ lập tức không thay đổi tốc độ, đâm thẳng về phía đối phương.

Xoạt!

Hai người xuyên qua nhau, Bùi Lăng hoàn toàn không tiếp xúc với đối phương!

Hắn vô thức muốn quay đầu nhìn tình huống của tên tán tu kia, nhưng nghĩ tới thôn trưởng dặn dò, lập tức dừng động tác, sau đó tiếp tục đi tới.

...

Cùng lúc đó.

Đội ngũ đưa tang của Tử thôn, đám người chật vật trong sương mù.

Không biết đi bao xa, cũng không biết đi tới nơi nào.

Đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt.

Cơn gió lạnh này tới đột ngột, đi cũng nhanh, tất cả mọi người bao gồm tán tu có tu vi trong người, đều không thể khống chế mà run rẩy.

Mấy tên tán tu vô thức quay đầu lại, đã thấy vừa nãy sương mù còn dày đặc, nhanh chóng tản đi từ phía sau, cảnh vật xung quanh lập tức rõ ràng.

Bây giờ bọn họ đang ở trên một sườn núi ngoài thôn, dường như cũng không đi ra quá xa, bởi vì ngay ở chỗ này có thể quan sát thôn trang và sông nhỏ ở đằng xa.

Hiện tại nơi này là một nghĩa trang rất lớn!

Lúc này, thôn trưởng trong đội ngũ dừng chân, nói: "Đến nơi rồi, có thể bắt đầu hạ táng."

Lập tức có thôn dân kêu gọi người nhấc quan tài tiến lên, lấy ra công cụ mang theo, tìm một cái nơi khá trống trải trong những nấm mồ dày đặc, bắt đầu đào mộ.

...

Chương 924: Hai thôn gặp nhau

Trong một khu rừng rậm hoàn toàn xa lạ, đám người Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý và Nguyễn Chỉ đang cẩn thận đi theo đội ngũ đưa tang phía trước.

Nhưng đi về phía trước, sương mù càng ngày càng dày.

Dường như sương mù kia có ý thức của mình, cho dù lấy tu vi của Kiều Từ Quang căn bản cũng không thể tới gần.

Hơn nữa, sương mù còn có thể ngăn cản tiếng động.

Vốn tiếng khóc của Khốc Tang bà và hai tên tán tu khóc tang đều rất lớn, nhưng chẳng mấy chốc theo sương mù dày đặc đã nhanh chóng suy yếu.

Cuối cùng thứ truyền vào trong tai đám người Kiều Từ Quang, chỉ có mờ mịt yếu ớt, không biết truyền đến một vài tiếng gáy từ chỗ nào.

Vì vậy, rời khỏi thôn không bao lâu, bọn họ đã bị mất mục tiêu!

"Người biến mất rồi!" Nguyễn Chỉ nhìn xung quanh trắng xoá, sắc mặt hơi thay đổi.

Sở Hàm Bội vội nói tiếp: "Đội ngũ đưa tang chưa từng thay đổi phương hướng, chỗ bọn họ muốn đi chắc ở ngay phía trước. Chúng ta chỉ cần cứ đi theo phương hướng vừa rồi, chắc chắn có thể đuổi theo."

"Chưa chắc." Chương Tinh lắc đầu, nhắc nhở, "Trước đó chúng ta muốn rời khỏi làng cũng cứ đi về một phương hướng, nhưng cứ đi tới lại trở về Tử thôn... Nếu hiện tại tiếp tục đi về phía trước, rất có thể sẽ giống như hôm qua, lại quay về cửa thôn!"

Chung Thi Châu cau mày, nhìn về phía Kiều Từ Quang, nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ, làm sao bây giờ?"

Ánh mắt bốn vị sư muội đều nhìn về phía Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý nhíu mày suy nghĩ một lát, cũng không có ý tưởng gì tốt, cũng hỏi: "Kiều sư tỷ, ngươi có ý định gì?"

Kiều Từ Quang khẽ gật đầu, sau đó trong đôi mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, khí tức cả người lập tức suy bại!

Thạch Vạn Lý và đám người Nguyễn Chỉ sợ hãi!

Kiều sư tỷ xảy ra chuyện!

Vừa rồi bọn họ lại không hề phát hiện!

Nhưng vào lúc này, quanh người Kiều Từ Quang lóe lên ánh sáng màu trắng, chẳng mấy chốc huyết lệ ngừng lại, khí tức cũng nhanh chóng khôi phục.

"Vừa rồi ta nói chuyện với thôn trưởng, đã để lại chút thủ đoạn trên người hắn." Nàng đưa tay lau đi huyết lệ trên hai gò má, bình tĩnh nói, "Bây giờ đi cùng ta sẽ có thể tìm tới đội ngũ đưa tang."

Nghe vậy, Thạch Vạn Lý và bốn người Nguyễn Chỉ lập tức hiểu được, quy củ Tử thôn có một cái là không được ra tay với thôn dân.

Trước khi Kiều sư tỷ lên đường đã cân nhắc đến lần này đưa tang sẽ có điều ngoài ý muốn, cho nên đã động tay chân lên người thôn trưởng từ trước!

Vừa rồi Kiều sư tỷ xảy ra chuyện là đang phát động thủ đoạn ngầm dò xét tung tích thôn trưởng, vì vậy nhận lấy quy tắc phản phệ của Tử thôn.

Chỉ có điều, Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, sao trên người lại không có vật bảo mệnh?

Hiện tại nàng đánh đổi khá nhiều, cưỡng ép phá vỡ quy tắc một lần!

Ngay sau đó, trong hai con ngươi Kiều Từ Quang nổi lên màu xanh tối nhàn nhạt, nhìn xung quanh một cái liền chọn một phương hướng hoàn toàn khác với lúc cuối cùng nhìn thấy đội ngũ đưa tang: "Đi!"

Đám người Thạch Vạn Lý và Nguyễn Chỉ vội vàng đuổi theo.

Vừa rồi đội ngũ đưa tang rời khỏi thôn không hề đi lòng vòng mà đi thẳng đến một phương hướng nào đó.

Nhưng hiện tại đường mà Kiều Từ Quang đang đi, lại không phải thẳng tắp mà như đi mê cung, khi thì xoay trái, khi thì bên phải, khi thì quay đầu sau đó đi đến một đoạn. Hơn nữa mỗi khi đi một đoạn đường, cũng đứng thẳng tại chỗ một lát mới có thể tiếp tục.

Sau một thời gian ngắn, trước mắt bọn họ đột nhiên sáng tỏ, sương mù mỏng manh hơn nhiều.

Chỉ thấy phía trước xuất hiện một sườn núi nhỏ, trên sườn núi gồ lên rậm rạp, tất cả đều là nấm mồ có to có nhỏ.

Đây là một khu mộ cực lớn.

Lúc này, thôn trưởng Tử thôn dẫn theo thôn dân cùng rất nhiều tán tu đang hì hục đào mộ ở trong khu mộ, nhìn từ số lượng ngôi mộ mà bọn họ đang đào là chuẩn bị an táng toàn bộ ba chiếc quan tài và bốn thi thể trên ván giường ở bên cạnh.

Đám người Kiều Từ Quang che giấu thân hình khí tức, núp ở phía xa nhìn trộm.

"Sao những tán tu kia cũng ở trong đội ngũ đưa tang?" Ánh mắt Nguyễn Chỉ lóe lên, đánh giá đám người một lát đột nhiên nhẹ nhàng "a" một tiếng, truyền âm nói.

"Không biết..." Sở Hàm Bội suy đoán, "Có phải bọn họ cũng âm thầm đi tìm thôn trưởng tìm hiểu tin tức hay không, cho nên mới..."

"Không thể nào." Còn chưa nói hết câu đã bị Thạch Vạn Lý cắt ngang, hắn ta truyền âm nói, "Sở sư muội ở trong tông môn đã lâu, hiếm khi nào liên hệ với tán tu, có lẽ không hiểu bọn họ lắm."

"Những tán tu này đều là đám ô hợp, đã tham lam lại sợ chết."

"Tình cảnh mà ta gặp phải hôm qua, ngay cả Kiều sư tỷ cũng phải đối phó cẩn thận, huống chi những tán tu này?"

"Trừ khi việc có liên quan đến mạng sống, hoặc là cơ duyên đang ở trước mắt, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám đi mạo hiểm như thế."

"Nếu không tại sao từ lúc bắt đầu lên đảo đã đi theo bên cạnh Kiều sư tỷ, không chịu rời đi?"

Kiều Từ Quang nghe vậy, trong lòng nặng nề lại lập tức hiểu được lý do vừa nãy thôn trưởng Tử thôn lại biết ơn bọn họ như vậy.

Hôm qua thôn trưởng nhờ tìm nhạc công, Khốc Tang bà muốn tìm người cùng đi khóc tang, nàng đều không đồng ý.

Nhưng hiển nhiên những tán tu này vẫn thực hiện yêu cầu của Tử thôn!

Chương 925: Ta cũng là quỷ?

Có thể giấu giếm nàng làm việc này, chắc chắn là Vũ Mông tiên tử.

Chỉ có điều, bây giờ đành phải chờ trở về rồi nói tiếp, hiện tại còn có việc quan trọng phải làm.

Ngay lúc mấy người truyền âm bàn bạc, đám người Tử thôn đã đào xong hầm mộ, an táng quan tài và ván giường vào đó, tiếp theo lại tiến hành một loạt nghi thức đơn giản, Khốc Tang bà dẫn đầu khóc thét một trận, hình như canh giờ đã đến nàng đột nhiên im lặng, đứng lên khẽ trò chuyện mấy câu với thôn trưởng, cả đội ngũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, tốp năm tốp ba trở về.

Có lẽ lễ đưa tang đã kết thúc, nhìn tình huống là định về thôn.

Đám người Kiều Từ Quang trốn ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, một lát sau tất cả mọi người đi xa, lúc này bọn họ mới giải trừ thuật pháp đi vào khu mộ.

Đi đến trước bảy mộ phần đất còn rất mới, Kiều Từ Quang trầm giọng nói: "Việc mà người sống không chịu nói, chưa chắc người chết đã thế. Tử thôn tốn công tốn sức đến đây an táng người như thế, có lẽ trong thi thể có bí mật hoặc là manh mối."

Nghe vậy, Nguyễn Chỉ vội nói: "Sư tỷ, không cần ngươi làm loại chuyện nhỏ nhặt này, để ta là được."

"Không!" Nhưng Kiều Từ Quang lại lắc đầu từ chối, phân phó, "Các ngươi không được ra tay, một mình ta là được, ta ra tay có thể bảo đảm mình không có việc gì."

Nàng là chân truyền Tố Chân Thiên, hai chữ "chân truyền" có nghĩa đệ tử ở cấp bậc này có tư cách tiếp nhận truyền thừa chân chính của tông môn.

Hậu bối thế này, cho dù ở trong tông môn đỉnh phong Bàn Nhai giới có rất nhiều tu sĩ cấp cao tọa trấn, cũng cần coi trọng và trân quý.

Địa vị chân truyền Ma môn còn không thấp, huống chi Tố Chân Thiên là danh môn chính đạo.

Cho nên, trên người Kiều Từ Quang còn có rất nhiều át chủ bài chưa sử dụng, tất nhiên lúc này không sợ.

Nhưng những sư muội này lại không giống, dù trong tay cũng có một vài thủ đoạn giữ mạng mà sư tôn mình cho, cũng chưa chắc có thực lực chống đỡ dùng đến nó.

Từ trước đến nay nàng có thể ra lệnh cho người cùng thế hệ ở tông môn, lúc này sắc mặt nghiêm túc, mặc dù đám người Nguyễn Chỉ muốn giúp đỡ nhưng cũng không dám nói gì nữa.

Ngăn cản đồng bạn xong, Kiều Từ Quang chuyển sang bảy nấm mồ kia, nghiêm túc lần lượt thi lễ, nói: "Thật xin lỗi, hôm nay đắc tội."

Lúc này mới vung tay lên, trên ba nấm mồ ở giữa lập tức hiện ra một cự chưởng hơi mờ, tùy ý vồ một cái, nấm mồ mà một đoàn người Tử thôn vừa tốn nửa ngày mới đắp lên, lập tức bị đào lên để lộ ra ba chiếc quan tài ở bên trong.

Quan tài lộ rõ ra ngoài, Kiều Từ Quang không tiếp tục hành động mà kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ chốc lát phát hiện mình không có việc gì, tiếp tục cong ngón tay búng ra, ba chiếc quan tài vốn đã đóng đinh chặt nắp quan tài, lập tức bị một luồng lực lượng mở ra.

Năm người lập tức nhìn vào bên trong quan, nhưng ngay sau đó bọn họ thấy trong ba chiếc quan tài rỗng tuếch, không có cái gì hết!

Bọn họ khẽ giật mình.

Kiều Từ Quang là người phản ứng lại đầu tiên, lập tức mở ra bốn nấm mồ còn lại, phát hiện bên trong chỉ có một cái quan tài mỏng tạm thời dùng ván giường chế thành, thậm chí còn làm ẩu để lại khe hở rộng hai ngón tay, trong quan tài mỏng cũng không có thi thể.

Nàng liếc nhìn nấm mồ xung quanh, lại đào một ngôi mộ tổ tiên lâu năm ra, mở quan tài xem xét, bên trong cũng trống không!

Thấy cảnh này, Thạch Vạn Lý cũng bắt đầu đào mộ, bốn người Nguyễn Chỉ cũng tham gia vào.

Chẳng mấy chốc hơn phân nửa nấm mồ trên sườn núi đều bị đào ra, tất cả quan tài đều trống không, không có một bộ quan tài nào có thi thể.

"Cái này cũng trống không... Tất cả đều trống không!" Chung Thi Châu cau mày, "Chẳng lẽ trong thôn này căn bản không có người chết? Chỉ tổ chức đám tang cho chúng ta xem?"

"Không!" Thạch Vạn Lý lắc đầu, trầm giọng nói, "Hôm qua ta nhìn rõ ràng quan tài trong hậu viện lão Từ gia, trong ba bộ quan tài đều có thi thể đã xuất hiện thi ban. Cho nên chắc chắn có người chết!"

"Chỉ có điều, vì sao lại không thấy thi thể... Ta cũng không rõ."

"Có khi nào lúc bọn họ đưa tang chỉ nhấc quan tài, thi thể vẫn ở lão Từ gia?" Sở Hàm Bội đưa ra một ý nghĩ.

Chương Tinh suy nghĩ, nói: "Trong đội ngũ đưa tang có tán tu. Bây giờ chúng ta nhanh đi về, hỏi thăm bọn họ một chút?"

Đám người suy nghĩ xong đều gật đầu, Kiều Từ Quang phân phó: "Chôn lại số quan tài này đi, cũng chỉnh sửa lại nấm mồ."

"Vâng, sư tỷ." Đám người Nguyễn Chỉ vội vàng đồng ý, Thạch Vạn Lý cũng hành động theo.

Ngay lúc bọn họ tay chân lưu loát phục hồi các ngôi mộ lại như cũ, ánh mắt Kiều Từ Quang đột nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Thấy vừa rồi xung quanh đã giảm sương mù, không biết từ lúc nào lại bắt đầu dày đặc.

Hơn nữa đang từng bước tới gần khu mộ.

Cô ô... Cô ô... Cô ô...

Không biết vì sao tiếng kêu tước điểu u oán lành lạnh, truyền đến từ sâu trong sương mù, thêm mấy phần quỷ quyệt.

"Động tác nhanh lên!" Vẻ mặt Kiều Từ Quang bắt đầu nghiêm túc, tâm niệm vừa động, trên mộ địa lập tức hiện ra trên trăm bàn tay lớn nửa trong suốt, nhanh chóng chôn xong tất cả quan tài còn thừa lại, sau đó nàng dẫn theo Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội nhanh chóng rời đi.

...

Chương 926: Ta cũng là quỷ?

Tang thôn.

Trong tiếng thổi sáo đánh trống vui mừng, đội ngũ đón dâu chậm rãi trở lại trong làng.

"Đón tân nương! Đón tân nương!" Đám trẻ con mặc đồ xanh đỏ vây quanh đội ngũ, vỗ tay, nhảy chân, cao giọng nói, "Tân nương tử tốt, tân nương tử đẹp... Tân nương tử sớm sinh quý tử cử án tề mi!"

"Tốt, tốt." Trong đội ngũ, có gia đinh nhà trưởng thôn vui mừng hớn hở lôi ra hầu bao đã sớm chuẩn bị sẵn, lấy ra đủ loại bánh kẹo, bánh ngọt, vung về phía đám hài đồng.

Đám trẻ con cười đùa tranh nhau nhặt, lại chạy tới bên cạnh bạch mã của Bùi Lăng, mồm năm miệng mười reo lên: "Tân lang quan cũng tốt, tân lang quan tuấn tú lịch sự... Tân lang quan đại phú đại quý, khoẻ mạnh trường thọ!"

Sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, lần này rời thôn đón dâu, ngoại trừ đội ngũ đưa tang bên Tử thôn, hắn căn bản không thấy nghi trượng gả con gái của Tử thôn.

Nhưng hiện tại biểu hiện của tất cả thôn dân lại như đã đón được tân nương.

Không có gì bất ngờ xảy ra, đội ngũ đưa tang kia chính là "gả nữ" đến Tang thôn.

Có lẽ thấy hắn không có phản ứng với đám trẻ con đang khen ngợi, có hai gia đinh chen lên, giúp đỡ hắn phát quả bánh, trong miệng nói: "Tân lang tân nương, một đôi trời sinh, một đôi trời đất tạo thành..."

"Một đôi trời sinh, một đôi trời đất tạo thành!" Nghe vậy, đám trẻ con giòn giã lặp lại.

Gia đinh lại rải ra một nắm quả bánh, hô: "Trai tài gái sắc, trai gái xứng đôi vừa lứa..."

Tiếng trẻ con trong trẻo nói tiếp: "Trai tài gái sắc, trai gái xứng đôi vừa lứa!"

Trong từng tiếng ồn ào rộn rã, đội ngũ đã đi xuyên qua dừng lại ở cổng nhà thôn trưởng.

Có gia đinh đã chờ sẵn ở đây, tiến lên kéo dây cương bạch mã ra hiệu Bùi Lăng xuống ngựa.

Sau khi Bùi Lăng xuống ngựa, bên cạnh lập tức đưa tới một thanh kim ngọc hoa văn đám mây như ý, để hắn đi vén rèm kiệu.

Hắn cau mày, suy nghĩ một chút rồi vẫn làm theo.

Rèm kiệu được vén lên, vốn trong kiệu trống rỗng đột nhiên có thêm ba bóng người!

Bóng dáng ngồi giữa đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn chỉ là một hài đồng chưa đến mười tuổi, mặc áo cưới màu đỏ chót như máu, trên đầu đội khăn tân nương, trong tay còn ôm cái bình ngọc hoa cỏ quấn nhánh.

Bình ngọc kia cao một trượng, bởi vì hài đồng có tuổi tác quá nhỏ, lúc ôm rất tốn sức.

Ở hai bên nàng đều ngồi một người trưởng thành, nhìn từ dáng vẻ, một cao lớn, một nhỏ nhắn xinh xắn, đều mặc quần áo màu hồng nhạt, trên đầu cũng che kín khăn tân nương màu hồng nhạt, hình như trong tay không cầm thứ gì, tay áo gập lại, bên dưới che khuất giày không để lộ ra chút da thịt nào.

Hinh như phát hiện rèm màn kiệu bị vén lên, ba bóng người giật giật, tiếp theo lại không có bất kỳ hành động gì nữa.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến tập tục cưới hỏi nơi thế tục, hơi thay đổi sắc mặt, không phải muốn hắn cõng ba người gọi là tân nương này ra ngoài chứ?

Cũng may vào lúc này, gia đinh vẫn vung kẹo vào trước đó dẫn đầu nói một câu: "Tân nương tử, nhanh ra đi!"

"Tân nương tử, nhanh ra đi!" Đám trẻ con được quả bánh tranh nhau chen lấn nói theo, rất nhiều thôn dân cũng tham gia trò vui hô lên theo, trong lúc mồm năm miệng mười làm ồn ào, cuối cùng ba bóng dáng đã bắt đầu cử động.

Bọn họ đứng thẳng lên.

Bùi Lăng dùng như ý vén rèm kiệu, chân mày cau chặt hơn, dù ba người này ăn mặc tinh xảo, quần áo phức tạp, lúc này đều che kín khăn cô dâu nhưng hắn lập tức nhận ra đây chỉ là ba bộ thi thể mà thôi!

Hơn nữa, quanh cơ thể người cao lớn trưởng thành kia có khí tức thuộc tính âm dương rõ ràng, đây căn bản là một nam tử!

Đúng như dự đoán.

Tang thôn đón dâu, tân nương được đón là thi thể mà Tử thôn đưa tang an táng.

Ngay lúc Bùi Lăng lạnh lùng nhìn ba người này để nữ đồng đi trước, nối đuôi nhau đi ra kiệu hoa, lại có bốn bộ thi thể đi tới từ phía sau kiệu hoa.

Bọn họ còn mặc áo bào của mình, trên mặt chỉ tô son điểm phấn, có dấu vết đã được trang điểm qua, trong đôi mắt một mảnh màu tro tàn, im lặng đi theo sau lưng ba người nữ đồng, bọn họ nhắm mắt theo đuôi như thiếp thất của hồi môn.

Bùi Lăng buông rèm kiệu xuống, nhìn bọn họ bước lên thảm gấm do nhà thôn trưởng trải ra để đi vào bên trong, hơi suy nghĩ: "Việc vui lại cưới người chết..."

"Cho nên, tất cả người trong thôn này đều là quỷ!"

"Thậm chí... Bao gồm cả ta sao?"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra một chuyện rất đáng sợ!

Lúc trước hắn ở Bồng Doanh quan từng gặp thiên kiêu Lệ Yến Lăng của Cửu A Lệ thị, đối phương đã chết từ mười năm trước, lại vẫn không phát hiện, tưởng mình còn sống! Còn đang một lòng một dạ tìm kiếm "Pháp" trong Bồng Doanh quan! Mỗi một ngày đối phương đều hành động như lúc vừa đến Bồng Doanh quan vào mười năm trước.

Sau đó ngày qua ngày lặp lại, vĩnh viễn không có điểm dừng.

Có phải bây giờ mình cũng gặp tình huống giống vậy không?

Vừa rồi ra thôn đón dâu, đi lướt qua đội ngũ đưa tang Tử thôn, hắn có thể nhìn thấy người Tử thôn nhưng người Tử thôn lại không thấy hắn.

Người của hai đội đụng thẳng vào nhau, đôi bên căn bản không có cách tiếp xúc.

Còn có, trên dưới Tang thôn từ thôn trưởng đến thôn dân bình thường, thái độ với hắn hoàn toàn khác với tán tu.

Chương 927: Điện thờ

Lúc đầu, Bùi Lăng tưởng đây là vì mình lấy 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 đê Trúc Cơ, cho nên nhận được sự công nhận của thôn này.

Bây giờ xem ra...

Có lẽ có lý do này nhưng tuyệt đối không chỉ có một nguyên nhân như thế.

Ngoài ra, hai ngày nay hắn vẫn tuân thủ quy củ trong làng, dù làm vậy tạm thời mình sẽ bình yên vô sự.

Nhưng hiện tại xem ra, rất có thể cái thôn này đã ra tay với hắn, chỉ có điều hắn không phát hiện mà thôi.

"Phải lập tức dùng hệ thống uỷ thác một lần, kiểm tra xem rốt cuộc tình hình hiện tại của ta là như thế nào!" Trong lòng Bùi Lăng nghiêm nghị, thầm nghĩ, "Dù dùng mất một cái mạng cũng phải làm."

"Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ ta có nhiều mạng hơn cũng không đủ chết."

Vào lúc này, thôn trưởng đi ra từ trong đại trạch, vừa ôn hòa lại không cho phép từ chối nói: "Công tử đã thay mặt khuyển tử đón dâu, vậy cũng tiếp tục làm phiền công tử việc bái đường này."

...

Tử thôn.

Đội ngũ đưa tang chậm rãi trở lại trong làng.

Sau khi đội ngũ vào thôn lập tức tan tác như chim muông.

Khốc Tang bà vừa tới cửa nhà đã thấy ba nữ tử mặc quần áo xinh đẹp chờ sẵn ở nơi này

Người cầm đầu mặt như phù dung eo như liễu chính là Vũ Mông tiên tử.

Ngày hôm qua, Vũ Mông tiên tử đã đến tìm Khốc Tang bà, vì vậy bây giờ Khốc Tang bà liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương, hơn nữa vô cùng rõ ràng nữ tử xinh đẹp này chờ mình ở đây vì mục đích gì.

Nghĩ đến đây, Khốc Tang bà nhìn hai người sau lưng Vũ Mông tiên tử, khàn giọng nói: "Ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi biết, để đồng bạn của ngươi chờ ở bên ngoài."

Vũ Mông tiên tử không hề chậm trễ gật đầu, lại dặn dò hai tên nữ tu Luyện Khí kỳ kia: "Các ngươi chờ ở chỗ này đi."

Nàng đi theo Khốc Tang bà vào cửa, đi xuyên qua đình viện nhà nông rộng rãi, sau khi đi vào phòng chính, Khốc Tang bà không có ý mời nàng ngồi xuống, mà là bước chân xoay chuyển đi đến phòng bếp bên cạnh.

Phòng bếp ở nhà Khốc Tang bà giống với lão Từ gia, bên cạnh lò đất có một vạc nước lớn.

Vạc nước này cao đến ngực người trưởng thành, bên trong chứa hơn phân nửa vạc nước, có cá mù ẩn núp dưới đáy nước.

"Làm phiền ngươi chuyển vạc nước này ra." Khốc Tang bà đưa tay chỉ miệng vạc nước này, khẽ nói với Vũ Mông tiên tử.

Trong lòng Vũ Mông tiên tử cảnh giác, trước tiên thi triển thủ đoạn thăm dò xung quanh, lúc không phát hiện vấn đề mới vung tay lên, chuyển vạc nước sang khoảng đất trống bên cạnh.

Chỉ thấy trên mặt đất ở vị trí cũ của vạc nước có một cái nắp, hơi nhỏ hơn dưới đáy vạc nước một vòng, nếu không phải chuyển vạc nước ra, tu sĩ bị áp chế thần niệm cũng khó có thể phát hiện được.

Khốc Tang bà ho khan đi ra phía trước, mở cái nắp ra, bên trong lại là một cái hầm cực sâu.

Nàng thuận theo thang dây hơi chật vật đi xuống, chợt nói: "Cô nương, ngươi cũng xuống đi."

Vũ Mông tiên tử khẽ nhíu mày, phía dưới này đen sì, nếu trong tình huống bình thường, đương nhiên nàng không sợ nhưng thôn này...

Thế nhưng, bí mật mà Tố Chân Thiên cũng muốn biết đang ở ngay trước mặt, nàng hơi do dự, cuối cùng vẫn bóp nát mấy tấm phù lục phòng hộ, nghe lời đi xuống.

Sau khi xuống dưới phát hiện trước mặt là một đường hành lang chật hẹp, bên kia đường hành lang có gió thổi tới, cơn gió lạnh giá mang theo hút hơi nước còn có một loại mùi khó mà miêu tả.

Dường như mùi hương sau khi thi thể bị bỏng, lại có chút mùi thơm ngát kỳ quái.

Không biết Khốc Tang bà lấy ra một chiếc đèn lồng da trắng từ chỗ nào, sau khi đột lên lại đi trước dẫn đường.

Đi một hồi lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là một đại sảnh dưới lòng đất cực lớn.

Xung quanh đại sảnh có bó đuốc cháy hừng hực, chiếu rõ ràng mọi thứ.

Nhưng Khốc Tang bà không có ý dập tắt đèn lồng da trắng của mình, mà nhìn vào chỗ sâu trong đại sảnh, khe khẽ thở dài.

Vũ Mông tiên tử nhìn theo lập tức giật mình, ở chỗ sâu trong đại sảnh lại treo một tấm rèm châu rủ xuống.

Trước tấm rèm châu mô phỏng miếu của Phật Gia, trưng bày năm tầng linh vị.

Vũ Mông tiên tử tùy ý đảo qua, phát hiện trên đó viết từng cái tên: "Đỗ thành", "Túng thành", "Chu thành", "Tang đô", "Ngoạn thành" ...

Không!

Không đúng!

Đây không phải tên người mà là địa danh!

Nếu không cũng không thể có chuyện phần lớn những người được thờ cúng này đều gọi là "Thành" chứ?

Trong lòng Vũ Mông tiên tử giật mình, trầm giọng hỏi: "Đây là nơi nào?"

Khốc Tang bà không trả lời nàng ngay, mà cầm theo đèn lồng da trắng tiến lên, đi ra phía sau bức rèm che, trịnh trọng lạy vài cái, mới lên tiếng: "Đây là tiên nhân mà đời trước Thiên Ngoại đảo ta thờ cúng."

Tiên nhân?

Vũ Mông tiên tử nghe vậy chợt phát hiện, vừa rồi mình nhìn sang chỉ lo chú ý linh vị trước rèm châu, căn bản không nhìn ra phía sau bức rèm che.

Hoặc là nói, nàng vô thức kháng cự việc chú ý cảnh tượng phía sau bức rèm che.

Điều này khiến trong lòng nàng hoảng sợ, lúc này nàng lập tức quay đầu nhìn kỹ phía sau bức rèm che, xuyên qua khe hở của bức rèm che, nàng thấy phía sau rèm là một bức tượng thần cổ xưa.

Vì bức tượng thần kia bị rèm châu ngăn cách nên không thể thấy rõ hình dáng vẻ ngoài cụ thể, hình như là một nam tử mặc áo bào màu đen, khuôn mặt hắn ta mơ hồ, dường như còn không có cả đường nét khuôn mặt.

Chương 928: Chú!

Một cảm giác sợ hãi to lớn như Thái Sơn nặng nề đè xuống!

Trong đầu Vũ Mông tiên tử "ong" một cái, tim đập loạn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt cả bộ quần áo, nàng dùng chút tỉnh táo sau cùng, ép buộc mình chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng lấy lại tinh thần, chỉ nghe Khốc Tang bà quỳ trên mặt đất, dùng giọng nói run rẩy xen lẫn sợ hãi nhanh chóng nói: "... Lão bà tử cũng không sống nổi mấy ngày nữa, chỉ hy vọng Tử thôn còn có thể kéo dài tiếp, dù, dù vạn lời nguyền rủa đè ép lên người mà chết, cũng không oán không hối..."

"Cô nương chịu giúp đỡ tìm người khóc tang, tấu nhạc, nhấc quan tài, chắc chắn là người tốt."

"Mong rằng cô nương giúp đỡ nhanh chóng cứu Tử thôn... Tử thành to lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại từng đó người..."

Vũ Mông tiên tử lấy lại bình tĩnh, sự sống chết của Tử thôn có liên quan gì đến nàng? Bây giờ nàng chỉ nghĩ phải sống sót như thế nào!

Tốt nhất lại vớt được một phần cơ duyên!

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt Vũ Mông tiên tử lại nói: "Ngươi yên tâm, ta và Kiều tiên tử chân truyền Tố Chân Thiên tình như tỷ muội. Tố Chân Thiên là danh môn chính đạo, quyết không thấy chết không cứu."

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, ngươi nhanh nói rõ ràng!"

"Tốt, tốt!" Khốc Tang bà nghe vậy hơi thư giãn, thở dài, "Cô nương đồng ý, ta cũng yên lòng."

Nàng nói tiếp, "Vốn Tử thôn ta nên gọi là Tử thành."

"Là một trong mười hai thành trên Thiên Ngoại đảo này."

Mười hai thành?

Vũ Mông tiên tử ngẩn ngơ, nhìn từ bên ngoài toà đảo này chỉ có bán kính vài dặm, cũng không thể dung nạp được thành trì. Sau khi bọn họ lên đảo, mặc dù phát hiện hòn đảo lớn hơn lúc nhìn từ bên ngoài, nhưng trên đường đi cũng chưa từng gặp bất kỳ dấu vết gì cho thấy thành trì tồn tại?

Huống chi là mười hai toà thành trì?

"Thiên Ngoại đảo cách xa đại lục, mặc dù ở trên đảo rắn rết sinh sôi, trong biển thường có hải thú xâm nhập, khai khẩn cũng khó khăn nhưng cũng coi như an cư lạc nghiệp." Khốc Tang bà ho khan, run rẩy nói, "Nhưng rất lâu rất lâu trước đó... Tổ tiên của chúng ta gặp rắc rối thật sự."

"Quỷ triều."

"Cách mười năm, quỷ triều sẽ xảy ra một lần, gần như mười không còn bảy tám, vô cùng thê thảm."

"Ngay cả mười hai thành chúng ta cùng thủ phủ, Tang đô đều trực tiếp bị hủy diệt trong lần quỷ triều thứ ba."

"Vì thế, tổ tiên của chúng ta đã dùng hết mọi cách."

"Cuối cùng nhận được sự giới thiệu của một dị nhân đi ngang qua, bọn họ nghĩ ra một cách... Tế tự tiên nhân."

"Hàng năm tế tự một đồng tử, lúc đến kỳ hạn mười năm, quỷ triều bộc phát sẽ tránh đi toàn bộ hòn đảo."

"Lúc ấy với thành trì và nhân khẩu còn sót lại, yêu cầu này không cao lắm."

"Thế là, đời đời truyền lại, cứ vậy mà tiếp tục."

"Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, quy tắc đột nhiên thay đổi."

"Tế tự từ cách một năm biến thành nửa năm, về sau là ba tháng, sau đó nữa là một tháng..."

Nghe đến đây, Vũ Mông tiên tử nhíu mày, hiến tế người sống cũng không tính là đặc biệt kỳ lạ, bên ma đạo có rất nhiều cách huyết nhục hiến tế, di chuyển tà ma.

Thế nhưng, dựa theo lời nói của Khốc Tang bà, chỉ có phàm nhân sinh sống trên đảo, không có tu sĩ.

Phàm nhân muốn thông qua nghi thức hiến tế kết nối với tà ma yêu quỷ, nhưng không dễ dàng như vậy!

Đúng vậy, đương nhiên Vũ Mông tiên tử không tin tế tự Thiên Ngoại đảo là tiên nhân gì đó.

Không nói đến tiên nhân đều là sự tồn tại đã phi thăng, qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe nói tiên nhân phi thăng còn có thể liên hệ với hạ giới.

Dù có thể liên hệ, không tìm chín môn phái lớn, lại tìm phàm nhân ở đảo nhỏ hoang vắng thế này làm gì?

Nàng cau mày hỏi: "Tế tự này chính là đám tang được tổ chức hôm nay?"

Khốc Tang bà muốn mở miệng nhưng lại không thể không phát ra một tràng ho dữ dội trước, nàng ho khan đến mức nội tạng đau đớn, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài.

Thật lâu sau, rõ ràng khí tức của Khốc Tang bà đã sa sút hơn mấy phần, mới miễn cưỡng ngừng lại, yếu ớt nói: "Mặc dù tiến hành dựa theo tế tự nhưng không biết vì sao đến nay mười hai thành vẫn lần lượt nhận lấy nguyền rủa, lần lượt hủy diệt... Trước khi Tử thành chúng ta xảy ra chuyện là thành lớn gần bằng Chi đô, dù thành chủ các đời dốc sức tự cứu nhưng vẫn từng bước một lưu lạc... Bây giờ, chỉ còn lại Tử thôn."

"Bây giờ cách mỗi năm ngày trong thôn đều phải tiến hành tế tự một lần."

"Dù nam hay nữ, không quan tâm già trẻ đều là từng nhà rút thăm."

"Cho nên, trong thôn càng ngày càng ít người, cũng càng ngày càng nhiều phòng trống."

"Tiếp tục như thế, Tử thôn sẽ không còn sót lại chút gì..."

"Nếu là tế tự, vậy vì sao phải dùng hình thức tổ chức đám tang?" Vũ Mông tiên tử trầm ngâm nói, "Hơn nữa, trên đảo đã có thói quen hiến tế trong thời gian dài, chẳng lẽ không có người chuyên điều khiển chuyện này?"

Hơi thở Khốc Tang bà yếu ớt nói: "Nghe nói lúc trước là có người chuyên tế tự, nhưng từ sau khi thay đổi quy tắc đã mất tích toàn bộ... Ngược lại vẫn giữ được mấy đồ vật từng dùng để tế tự lúc trước."

"Cái lược này là một trong số đó."

Nàng nói xong, cố gắng lấy ra một chiếc lược nạm vàng khảm đá quý từ trong tay áo.

Chương 929: Chú!

Sau khi Vũ Mông tiên tử nhìn thấy, con ngươi hơi co rụt lại: Pháp bảo!

Đây lại là một món pháp bảo!

Mặc dù không biết tác dụng cụ thể nhưng lại có thể cảm giác được, trong chiếc lược này tràn ngập lực lượng cực kỳ hùng hậu.

Phàm nhân căn bản không dùng được loại lực lượng này... Thanh lược này đâu phải là thứ mà một thôn xóm phàm nhân cỏn con có thể nắm giữ?

Nàng gần như không khống chế nổi muốn lập tức đưa tay cướp lấy, nghĩ đến còn chưa nghe ngóng xong lai lịch Tử thôn, còn có nghi ngờ khác cần bà tử này giải thích, lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế, ra hiệu Khốc Tang bà tiếp tục.

Dường như Khốc Tang bà còn không thể di chuyển được cả một chiếc lược, bỏ ra chút thời gian mới thu hồi được, mệt mỏi tiếp tục nói: "Tóm lại, năm đó mười hai thành, bây giờ chỉ còn lại Tử thôn chúng ta."

"Lúc đó quy củ ở trong thôn..." Vũ Mông tiên tử thử dò hỏi, "Cũng là truyền thừa từ trước kia?"

Khốc Tang bà khẽ lắc đầu, dường như nàng rất mệt mỏi, câu nói này vừa nhẹ vừa chậm: "Là lúc thôn trưởng tế tự nhận được chỉ thị của tiên nhân mới lập ra. Cô nương đừng thử vi phạm, bởi vì người làm trái với quy củ chưa từng có kết cục tốt."

Nàng đột nhiên mỉm cười kỳ quái, "Bao gồm người tiết lộ bí mật của thôn này."

Vừa nói xong, con ngươi Vũ Mông tiên tử đột nhiên co vào: Chỉ thấy vô số đốm đen nhanh chóng hiện lên trên mặt, mu bàn tay và tất cả phần da lộ ra ngoài của Khốc Tang bà.

Ngay sau đó, vị trí đốm đen xuất hiện nhanh chóng khô héo, hư thối, bắt đầu chảy ra dòng máu đặc cuồn cuộn!

Lúc này, Khốc Tang bà vẫn còn hơi thở yếu ớt.

Thấy nàng không còn sống lâu nữa, Vũ Mông tiên tử vội vàng hỏi ra một vấn đề cuối cùng: "Tiên nhân mà làng tế tự có tên không?"

Nàng căn bản không tin tưởng cái gọi là tiên nhân phi thăng tiên thần gì đó, tám phần mười là một tu sĩ tu vi cao thâm giả thần giả quỷ trong này! Mặc dù đối phương có thủ đoạn quỷ dị bí ẩn nhưng ở trên đảo có chân truyền Tố Chân Thiên, đây là đệ tử môn phái lớn đứng sừng sững ở Bàn Nhai giới, chỉ cần biết lai lịch của đối phương, nhất định có thủ đoạn đối phó.

"Tiên nhân húy... Chú!" Khốc Tang bà giãy giụa nói, ngay sau đó da thịt hư thối trên người nàng bắt đầu rơi xuống từng khối.

Chẳng mấy chốc tất cả huyết nhục rơi xuống hầu như không còn, chỉ còn lại khung xương trụi lủi vẫn còn giữ dáng vẻ quỳ lạy về phía điện thờ, mãi không dậy nổi.

Nhìn tình cảnh này, Vũ Mông tiên tử chỉ hơi hoảng sợ nhưng sau khi phát hiện mình không sao, chợt nở nụ cười thoải mái.

Thật ra, dù bây giờ Khốc Tang bà không chết, sau khi nghe đối phương nói xong việc trong thôn, nàng cũng không định để đối phương sống sót.

Đương nhiên, ra tay với thôn dân trong thôn này có thể sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Cho nên, Vũ Mông tiên tử sẽ không đích thân ra tay, hai tên tán tu Luyện Khí kỳ ở bên ngoài, do nàng dẫn tới để giúp đỡ giết người bịt miệng.

Hôm qua nàng giả truyền mệnh lệnh của Tố Chân Thiên, để tán tu đi khóc tang, làm nhạc công, nhấc quan tài... Tất nhiên không thể lừa được đám người Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý.

Nhưng bây giờ nàng trở thành người duy nhất nắm giữ bí mật Tử thôn trong số kẻ ngoại lai, chỉ cần coi đây là thẻ đánh bạc, có thể để Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều không thể động vào nàng!

"Người trong thôn nói ra bí mật này sẽ chết." Nhìn khung xương của Khốc Tang bà, Vũ Mông tiên tử tỉnh táo phân tích, "Hơn nữa, dáng chết này vô cùng đáng sợ với phàm nhân."

"Cho nên, ai cũng không dám nói."

"Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý tự xưng là danh môn chính đạo, cộng thêm quy củ trong thôn là không thể thương tổn thôn dân, bọn họ căn bản không có cách biết được bí mật trong làng."

"Muốn biết lai lịch làng chỉ có thể thông qua ta!"

"Muốn ta nói ra bí mật này..."

"Vậy rất đơn giản."

"Chỉ cần bảo vệ ta bình an rời khỏi nơi đây, gặp cơ duyên cũng chia cho ta phân nửa là được!"

Nghĩ tới đây, Vũ Mông tiên tử mỉm cười đắc ý, đưa tay muốn lấy ra chiếc lược pháp bảo từ trong tay áo Khốc Tang bà, nhưng lúc ra tay nghĩ đến cảm giác hoảng sợ lúc vừa ngẩng đầu nhìn trộm tượng thần phía sau rèm, nàng dừng một chút, nhịn đau từ bỏ ý nghĩ này.

"Cái gọi là 'Chú' cái gọi là tiên nhân, chỉ sợ không chịu nổi một kích của Tố Chân Thiên, nhưng đối với loại tán tu thiếu truyền thừa hoàn chỉnh như ta, chỉ sợ thủ đoạn quỷ dị, khó lòng đề phòng." Vũ Mông tiên tử thầm nghĩ trong lòng, "Tốt nhất đừng mạo hiểm vội, đi tìm Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều nói việc giao dịch trước, sau đó lại sắp xếp tán tu khác tới nhặt, để bọn họ giữa pháp bảo trên người dùng một thời gian ngắn, không thành vấn đề, ta lại cầm về."

Nghĩ đến đây, nàng tiện tay đánh ra hai đạo pháp quyết che giấu chiếc lược, lúc này mới quay người rời đi.

Tang thôn.

Bảy cây tùng bách đứng sừng sững thành hàng, trước đại trạch vẫn còn tiếp tục tiếng nhạc vui mừng thổi sáo đánh trống, hiện trường không còn tiếng lộn xộn gì khác.

Tất cả mọi người đều nhìn trừng trừng Bùi Lăng, máy móc lặp lại lời thôn trưởng: "Công tử đã đón dâu thay, kính xin bái đường thay."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, một cảm giác nguy cơ to lớn đột nhiên hiện ra ở trong lòng hắn.

Chương 930: Cướp lại mệnh cách

Hắn đột nhiên có dự cảm mãnh liệt cái gọi là đám cưới này, thật ra là đám tang đặc biệt chuẩn bị cho mình!

Tuyệt đối không thể đồng ý!

Đồng ý sẽ chết!

Vào lúc này, thôn trưởng giơ tay ngăn cản các vị khác, lại nói: "Công tử đã thay mặt khuyển tử đón dâu, vậy cũng tiếp tục làm phiền công tử việc bái đường này."

Thấy Bùi Lăng đứng tại chỗ thờ ơ, thôn trưởng lặp lại một lần nữa, giọng điệu nặng hơn một chút.

Ánh mắt thôn dân xung quanh nhìn về phía Bùi Lăng cũng dần trở nên quỷ dị, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm nhỏ dãi, dường như hận không thể lập tức nhào tới, gặm nuốt huyết nhục của hắn.

"Công tử, nhanh lên! Đừng làm lỡ giờ lành."

"Chỉ là bái đường thay mà thôi, cũng không phải để công tử vào động phòng thay, công tử cần gì nhăn nhó như thế?"

"Đúng vậy công tử, chẳng lẽ công tử đường xa mà về, chút chuyện như thế cũng không chịu làm giúp quê cũ?"

"Đừng suy nghĩ, công tử, bây giờ ngài đi vào bái đường, sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa tiệc thật vui vẻ, ngày hôm nay sẽ trôi qua."

"Công tử, nhanh... Nhanh..."

Những lời mồm năm miệng mười thúc giục này truyền vào trong tai Bùi Lăng, suy nghĩ của Bùi Lăng không bị khống chế bắt đầu hỗn loạn, thân thể càng không tự chủ được đi đến chính đường.

Đi qua trung môn mở rộng, sau từng tầng cánh cửa, trên chính đường, tân nương tuổi nhỏ mặc áo cưới đỏ chót đang lẳng lặng đứng dưới bậc thang như đang chờ hắn đến...

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng cảm thấy nặng nề, lúc này đã không còn bất cứ do dự nào, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác 【 Vô Danh công pháp 】 ."

Bây giờ trên người hắn vật tư dồi dào, nếu uỷ thác bất kỳ công pháp kỹ nghệ nào khác, hệ thống có thể tu luyện ngay tại chỗ, vậy tương đương với việc đứng lại chờ chết, sợ sẽ chết ngay tại chỗ.

Chỉ có uỷ thác 【 Lục Dục Bí Điển 】 , hệ thống tặng miễn phí đạo lữ mới có thể dẫn hắn thoát khỏi nơi đây!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống thanh, trong đầu Bùi Lăng tỉnh táo.

Tiếng mê hoặc của các thôn dân nhanh chóng đi xa.

Hắn lập tức hiểu ra, lúc trước mình xây thành 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 ở Lộc Tuyền thành, tổng cộng có ba loại thần thông, đầu tiên là Nguyền Rủa, thứ hai là Oán Yểm, thứ ba là Hoặc Hồn.

Vừa rồi thôn trưởng và thôn dân đã dùng Hoặc Hồn với hắn!

Chỉ có điều, Hoặc Hồn mà bọn họ dùng đến, hiệu quả kém xa Chú Quỷ thật sự.

Lúc đầu ở Hàn thị sơn trang, Chú Quỷ sử dụng Hoặc Hồn có thể trực tiếp điều khiển lòng người, khiến người bị điều khiển nảy sinh sự tin tưởng từ tận đáy lòng, phục tùng Chú Quỷ đến chết không tỉnh.

Những thôn dân này lại chỉ có thể ảnh hưởng tâm lí người ta.

Ngoại trừ cái đó ra, sở dĩ tán tu đi vào Tang thôn sẽ toàn quân bị diệt, rất có thể cũng có liên quan với Hoặc Hồn này.

Ngay lúc Bùi Lăng đang suy nghĩ, hệ thống không lập tức tặng đạo lữ cho hắn, mà là...

"Leng keng! Kiểm tra ra mệnh cách của ký chủ bị thiếu, hệ thống sẽ bù đắp mệnh cách cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng chỉ thấy mình trực tiếp nhanh chân đi vào bên trong đại trạch.

Các thôn dân thấy thế đều nở nụ cười hài lòng, cho rằng hắn đã thỏa hiệp muốn đi bái đường.

Thôn trưởng lại nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ, đối phương lại tránh thoát sự khống chế của mình?

Vậy vì sao không trốn, còn muốn đi vào trong?

Nghĩ đến đây, thôn trưởng vội vàng đi theo.

Chỉ thấy Bùi Lăng không hề có ý đến chính đường bái đường, mà bước chân xoay chuyển đi đến đình viện bên cạnh.

Rẽ trái lượn phải, chẳng mấy chốc đã đến chỗ vừa nhìn thấy nhi tử của thôn trưởng.

Căn phòng này đóng chặt cửa sổ.

Hệ thống thao túng thân thể Bùi Lăng đi qua, không hề do dự đưa tay vạch một cái, trong khoảnh khắc đao khí chém cửa sổ chia năm xẻ bảy!

Khí thế không giảm nhào vào trong phòng, trong nháy mắt dập tắt non nửa ánh nến thi dầu.

Nhi tử độc nhất của thôn trưởng được nến thi dầu bao vây xung quanh lại như không hề hay biết, vẫn nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ở giữa.

Bùi Lăng nhanh chân mà vào, đi đến trước mặt hắn ta, dứt khoát lưu loát chém một đạo đao khí xuống!

Xoạt!

Nhi tử thôn trưởng không có bất kỳ sức phản kháng gì, trong khoảnh khắc đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra!

Trong nháy mắt, trong đầu Bùi Lăng tỉnh táo cứ như mình mất đi thứ nào đó vô cùng quan trọng, lại một lần nữa cướp về.

"Công tử?!" Lúc này, thôn trưởng vội vàng chạy đến nhìn thấy tình cảnh này, không nổi giận mà nhắm hai mắt lại âm trầm nói, "Ta có ý tốt tiếp đón công tử, thậm chí nhờ thay mặt khuyển tử đón dâu bái đường, đây là sự tin tưởng với con cháu ruột thịt, vì sao ngươi lại hại con ta, đoạn tuyệt truyền thừa nhà ta?"

Bùi Lăng bỗng cảm giác không ổn nhưng bây giờ thân thể hắn bị hệ thống uỷ thác, muốn chạy trốn cũng không thể nào trốn.

Vào lúc này, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống: "Leng keng! Bù đắp mệnh cách, hệ thống tiếp tục tu luyện 【 Vô Danh công pháp 】 cho ngài..."

Chương 931: Tôn hiệu của ai?

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện 【 Vô Danh công pháp 】 cần đạo lữ, kiểm tra ra ký chủ có đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ không ở khu phục vụ, hệ thống sẽ tặng miễn phí một mới đạo lữ cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, nhìn cũng chưa từng nhìn thôn trưởng một cái, một cước bước qua thi thể nhi tử đối phương, nghênh ngang đi qua từ bên cạnh đối phương, dự định đi tìm đạo lữ mới.

Ầm!

Ngay lúc đi lướt qua, Bùi Lăng đột nhiên ngã thẳng xuống...

...

Cùng lúc đó.

Trọng Minh tông.

Triêu Na hành cung.

Sau cánh cửa gỗ che kín mặt người kêu rên, trong cung điện trống rỗng âm u lạnh lẽo, hơi thở lành lạnh quanh quẩn, Lệ Liệp Nguyệt áo đen như đêm, tóc dài rối tung ngồi xếp bằng chính giữa bồ đoàn.

Lúc này, hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng lông mi dài như cánh quạt tạo ra một cái bóng, trên khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm gì, khí tức quanh người phun ra nuốt vào như đại dương mênh mông hoành hành ngang ngược, khí thế hùng vĩ.

Lúc phù văn ở mi tâm sáng tắt, khí thế cường đại liên tục tăng lên.

Tu vi lại đã tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ!

Đột nhiên, tinh thần Lệ Liệp Nguyệt khẽ động, mở hai mắt ra.

Nghiêm túc cảm ứng một lát, trong mắt nàng chợt lóe lên sát khí.

Chợt cả tòa Triêu Na hành cung run rẩy.

Vô số trận pháp xưa nay không cần dùng khi quan bế đều mở ra, cung điện vốn đen tối đột nhiên sáng lên từng phù văn phức tạp, chiếu sáng cả căn phòng.

Rất nhiều pho tượng trước hành cung lần lượt mở mắt ra, lúc xác nhận hành cung sắp phá không mà đi cùng nhau bộc phát ra một trận reo hò, chợt bọn chúng tranh nhau chen lấn trồi lên từ mặt đất, nhào đến phía trên hành cung, leo trèo lên cột trụ ở các nơi, cùng lúc duy trì vẻ ngoài pho tượng cũng lộ ra nụ cười khát máu dữ tợn.

Ngay sau đó, không gian chấn động, cả tòa hành cung đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.

Tử thôn.

Đám người Kiều Từ Quang trở về, lập tức đến đại trạch thôn đông.

Lúc này, trong đại trạch hoàn toàn yên tĩnh.

Sau khi bọn họ đi vào, liếc nhìn đã thấy những tán tu tham gia đám tang ngồi dưới hiên, sắc mặt vẫn trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.

Tu sĩ không đi đều vây quanh, vẻ mặt cũng rất khó coi.

Hiển nhiên vừa nghe đồng bạn kể cụ thể trải nghiệm trong đám tang, cũng thấy không lạc quan với tình cảnh tiếp theo của mình.

"Chương sư muội, điểm một lò Thanh Thần hương cho mọi người." Thấy thế, Kiều Từ Quang khẽ phân phó.

Chương Tinh nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một Tiểu Hương lô kiểu dáng vịt trời mạ vàng cổ xưa từ trong túi trữ vật, cho vào một thanh hương màu nâu nhạt nhóm lửa.

Lập tức, một mùi thơm thanh đạm tràn ngập ra.

Thanh Thần hương này là Tố Chân Thiên dùng mấy loại linh thực đặc biệt, trải qua trên trăm trình tự thao tác chế thành.

Có công hiệu bình tâm tĩnh khí, trấn an thần hồn.

Bởi vì nguyên liệu cực kỳ trân quý, không dễ trồng, quá trình chế tác cũng cần phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần có một trình tự phạm sai lầm sẽ phí công nhọc sức, cho nên sản lượng cực thấp.

Xưa nay đều là Tố Chân Thiên dùng riêng, thỉnh thoảng trao đổi một chút tài nguyên đặc biệt với môn phái lớn khác, gần như chưa từng rơi vào tay tán tu.

Lúc này đốt lên, hiệu quả rất nhanh chóng.

Chẳng mấy chốc nơi mùi thơm lan đến, đám tán tu vốn có đủ loại cảm xúc uể oải, e ngại, hoảng sợ, trong lúc vô thức đã biến mất không còn, thay vào đó là tâm bình khí hòa và lý trí tỉnh táo.

Quan sát được điểm ấy, Kiều Từ Quang khuyên những người khác đi, chỉ giữ lại tán tu tham gia đám tang, lúc này mới hỏi: "Thi thể lão Từ gia có được bỏ vào trong quan tài không? Hay lúc đưa tang quan tài trống không?"

"Trống không?" Tán tu tham gia đám tang nghe vậy giật mình, chợt hai tên tán tu khóc tang lập tức lắc đầu, nói, "Đây là chuyện không thể nào, chắc chắn thi thể đã bỏ vào trong quan tài, từ trang điểm đến thay quần áo đến vào quan tài lại đến đóng quan tài đều do chúng ta tự tay hoàn thành, tuyệt đối không có vấn đề!"

Tán tu làm người nhấc quan tài cũng nói: "Quan tài vô cùng nặng nề, đối với tu sĩ chúng ta cũng rất nặng nề. Nếu bên trong không có thi thể, chỉ sợ là chuyện không thể nào."

Nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại.

Sau đó Thạch Vạn Lý hỏi: "Sau khi rời thôn có việc gì đặc biệt không?"

"Trên đường bình thường." Đám tán tu nhìn nhau, cố gắng nhớ lại, "Chỉ là lúc đi được một nửa gặp phải một cơn gió lạnh thổi qua, ngoài ra không có chuyện gì."

Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý nhìn nhau, sắc mặt đều nghiêm nghị, để bọn họ miêu tả toàn bộ quá trình một lần.

Thế là, đám tán tu ngươi một lời ta một câu, miêu tả toàn bộ đầu đuôi mọi việc một lần, bao gồm việc hôm qua Vũ Mông tiên tử lấy danh nghĩa Tố Chân Thiên dẫn bọn họ đi gặp Khốc Tang bà và thôn trưởng, phái bọn họ đi nhận việc khóc tang, nhấc quan tài, nhạc công này, cùng bốn tên tán tu chết ở lão Từ gia, bị đưa ra ngoài coi như của hồi môn, toàn bộ không có bỏ sót.

Sau khi nghe xong, Kiều Từ Quang thay đổi sắc mặt, lập tức nói: "Đi tìm Khốc Tang bà!"

Đúng vào lúc này, ở cổng vang lên tiếng bước chân, đã thấy Vũ Mông tiên tử tay áo nhẹ nhàng dẫn theo hai tên nữ tu Luyện Khí kỳ trở về từ bên ngoài.

Chương 932: Tôn hiệu của ai?

Thấy đám người Kiều Từ Quang, nàng không hề có ý né tránh ngược lại tự nhiên hào phóng tới hành lễ.

Tán tu khác thấy Vũ Mông tiên tử đều vô thức co rúm lại.

"Vũ Mông!" Thấy thế, nghĩ đến vừa rồi tán tu này giả mạo danh nghĩa của Tố Chân Thiên, Nguyễn Chỉ không nhịn được lửa giận dâng lên, quát lớn, "Ngươi cũng là tán tu, biết tán tu sinh tồn không dễ, hôm qua sư tỷ muội chúng ta và Thạch lâu chủ thà rằng tự đi ra ngoài tìm hiểu, cũng chưa từng để các ngươi đi. Vì sao ngươi còn muốn giả truyền mệnh lệnh của sư tỷ, để tán tu cấp thấp lấy thân mạo hiểm, đến mức thân tử đạo tiêu?!"

Vũ Mông tiên tử nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt.

Mặc dù bây giờ nàng có thẻ đặt cược nhưng thực lực không bằng Tố Chân Thiên, có điều biết đây là danh môn chính đạo danh tiếng tốt, vì cái gọi là quân tử có thể bắt nạt.

Vì vậy, đối mặt với lời giận dữ mắng mỏ của đệ tử Tố Chân Thiên, cũng không dám làm bộ làm tịch, lập tức nghiêm mặt nói: "Ta đã biết lai lịch Tử thôn, hơn nữa hai quy củ mặc đồ đỏ cài trâm hoa là giả."

Nghe lời này, đám người Kiều Từ Quang lập tức hiểu rõ, chắc đối phương đã tìm người thử hai quy củ "ban đêm đừng mặc đồ đỏ, ban ngày đừng cài trâm hoa" này.

Thậm chí hơn phân nửa là dùng hai nữ tán tu còn đi theo sau lưng đối phương!

Sắc mặt đám người Kiều Từ Quang càng khó coi hơn, đúng lúc này Vũ Mông tiên tử lại nói: "Kính xin những người khác né tránh, việc liên quan trọng đại, ta muốn bàn bạc riêng với Kiều tiên tử, Thạch lâu chủ."

"Sư tỷ..." Nguyễn Chỉ có ấn tượng rất xấu với Vũ Mông tiên tử, nghe vậy nhíu mày đang muốn nói cái gì đó, lại bị Kiều Từ Quang phân phó: "Các ngươi đi xuống hết đi."

Chợt nói với Vũ Mông tiên tử, "Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta."

Nàng dẫn theo Vũ Mông tiên tử và Thạch Vạn Lý tìm một căn phòng trống trong đại trạch, sau khi đi vào Kiều Từ Quang lập tức lấy ra một khối trận bàn, phong tỏa không gian cả phòng.

Chợt xoay người, trầm giọng hỏi: "Có phải Khốc Tang bà đã chết không?"

Vũ Mông tiên tử ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, nói: "Đúng vậy, nàng chết rồi, nhưng không phải ta ra tay. Chỉ cần người trong thôn nói ra bí mật kia sẽ nhận lấy nguyền rủa, cho nên hiện tại trừ ta ra, không ai có thể nói bí mật này."

Kiều Từ Quang nhẹ gật đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Thấy vị chân truyền này dễ nói chuyện như vậy, gánh nặng trong lòng Vũ Mông tiên tử được cởi bỏ, lập tức nói: "Bảo vệ ta còn sống rời khỏi nơi đây, gặp được cơ duyên phải chia cho ta một nửa! Ngươi nhất định phải lập lời thề tâm ma với những điều này."

Mặc dù Tố Chân Thiên có danh tiếng cực kỳ tốt, nhưng nàng chỉ là tán tu thấp cổ bé họng, hành động kiểm tra quy củ ở thôn trong hai ngày qua vừa bị Nguyễn Chỉ vạch trần ngay trước mặt mọi người, cũng đắc tội với tu sĩ tán tu khác.

Có thể tưởng tượng, hiện tại trong tình huống này, dù Kiều Từ Quang đánh một chưởng khiến nàng mất mạng ngay tại chỗ, những tu sĩ tán tu kia không chỉ không cảm thấy Tố Chân Thiên tàn bạo, ngược lại còn vỗ tay khen hay.

Cho nên, Vũ Mông tiên tử vẫn tin tưởng lời thề tâm ma hơn!

Kiều Từ Quang nghe vậy, lại khẽ lắc đầu, nói: "Muốn ta lập lời thề cũng được, nhưng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, không có niềm tin tuyệt đối có thể dẫn ngươi bình an rời đi. Bởi vì cho đến bây giờ ta hoàn toàn không biết gì về nguyền rủa trong thôn này."

"Thậm chí có thể nói, lần này ngay cả ta cũng không biết có thể còn sống sót không."

Vũ Mông tiên tử trầm ngâm, chợt đồng ý.

Trong số người lên đảo lần này, Kiều Từ Quang có thực lực mạnh nhất, chỉ cần đối phương chịu lập lời thề tâm ma, dù là đồng ý cứu nàng hay là cố gắng hết sức, kết quả đều không khác mấy.

Thế là, Kiều Từ Quang lập xuống lời thề tâm ma ngay tại chỗ, chỉ cần Vũ Mông tiên tử chịu nói ra bí mật trong làng, không giấu giếm và xuyên tạc, nàng sẽ cố gắng hết sức dẫn Vũ Mông tiên tử còn sống rời khỏi đảo, sau khi rời đi, trừ khi Vũ Mông tiên tử gây bất lợi cho Tố Chân Thiên, nếu không cũng không công kích, bán đứng Vũ Mông tiên tử.

Trong lúc này, nếu đạt được cơ duyên cũng chia cho đối phương một nửa.

Cẩn thận tính toán lời thề tâm ma này một lượt cũng không phát hiện sơ hở, Vũ Mông tiên tử lập tức yên lòng, chợt nàng lấy ra hai cái ngọc giản, sau khi ngưng thần ghi lại tình huống vừa hỏi được từ chỗ Khốc Tang bà vào trong, chia ra giao cho Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý.

Hai người tiếp nhận ngọc giản, càng xem sắc mặt càng nghiêm nghị.

Thấy thế, Vũ Mông tiên tử không nhịn được hỏi: "Chú là tôn hiệu của vị tu sĩ cấp cao nào?"

"Từng là một vị cấm kỵ của U Tố mộ."

U Tố mộ?!

Vũ Mông tiên tử lập tức giật mình, nàng đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên cảm giác được yết hầu hơi ngứa, dùng tay vồ một cái, một khối huyết nhục lớn lập tức rơi xuống.

Nhìn huyết nhục trong tay, đầu tiên Vũ Mông tiên tử chưa kịp phản ứng, chẳng mấy chốc thịt trên mặt nàng cũng bắt đầu rơi xuống từng khối...

Kiều Từ Quang lập tức ra tay cứu chữa nhưng chẳng mấy chốc nàng dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng không thể ngăn cản cái chết của Vũ Mông tiên tử...

Chương 933: Cơ duyên xuất hiện

Chỉ chốc lát sau, Vũ Mông tiên tử không còn bất kỳ hơi thở gì, thậm chí hồn phách cũng lập tức biến mất.

"Không chỉ thôn dân, chỉ cần người nói ra bí mật trong làng đều sẽ chết?" Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt Thạch Vạn Lý nghiêm nghị hỏi.

Kiều Từ Quang nhẹ gật đầu, sau đó dùng cách truyền âm lặp lại những lời Vũ Mông tiên tử vừa nói cho Thạch Vạn Lý nghe một lần.

Thạch Vạn Lý khiếp sợ nhìn Kiều Từ Quang, nhưng đợi nửa ngày thấy Kiều Từ Quang không có việc gì.

"Xem ra ta đoán không sai." Kiều Từ Quang khẽ gật đầu, nói, "Chỉ cần không tiết lộ bí mật này ra ngoài sẽ không có việc gì. Cùng đã biết người nói ra bí mật sẽ bị nguyền rủa."

Ngay sau đó, nàng nhìn chằm chằm thi thể Vũ Mông tiên tử khẽ lắc đầu, nàng đã cố hết sức thực hiện theo hứa hẹn, dốc sức cứu chữa đối phương, chỉ tiếc vẫn không thể cứu vãn.

Thấy thế, Thạch Vạn Lý trầm giọng khuyên nhủ: "Sư tỷ đừng tự trách, Vũ Mông tiên tử này lòng dạ không ngay thẳng, làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm muộn cũng có một kiếp này, bây giờ chết đi cũng là ác có ác báo, báo ứng chính xác không cần tiếc hận."

Kiều Từ Quang khẽ lắc đầu đang muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người tới, lập tức triệt hồi trận pháp, điểm một ngón tay ra, cửa lớn tự động mở.

Người đến ngoài cửa tới là Sở Hàm Bội, thấy Kiều Từ Quang vội nói: "Sư tỷ, có một người đến cửa, nói là trong làng sắp bắt đầu rút thăm, để tất cả mọi người đều đi qua, chúng ta cũng không ngoại lệ."

...

Tang thôn.

Bên trong đen kịt một màu, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong tầm mắt là một vùng tăm tối nhưng lấy thị lực tu sĩ Kim Đan, hắn nhanh chóng phát hiện mình đang nằm trong một bộ quan tài!

Nhận ra được điều ấy, sắc mặt hắn hơi thay đổi, vừa rồi thôn trưởng ra tay khiến hắn chết một lần!

Là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?

Hay là Thiên Thương Lệ?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không dám lập tức đẩy nắp quan tài ra, chẳng may thôn trưởng đang trông coi ở bên ngoài, vậy hắn chắc chắn phải chết một lần nữa.

Thế là, hắn nhanh chóng quan sát Kim Đan của mình, chẳng mấy chốc phát hiện viên hạt giống yếu ớt lại ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại trong Kim Đan vẫn còn, còn chưa dùng đến Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Vậy là Thiên Thương Lệ.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng cẩn thận sờ túi trữ vật bên hông, không dám gây ra chút động tĩnh nào. Chẳng mấy chốc hắn phát hiện ba viên Thiên Thương Lệ đều ở trong túi trữ vật, cũng chưa chạm đến.

Hắn không nhịn được khẽ giật mình, chắc chắn vừa rồi mình đã chết một lần!

Nhưng không phải Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, cũng không phải Thiên Thương Lệ, vậy làm sao nhặt về một mạng?

Nhưng hiện tại lại không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, trước tiên để việc này qua một bên, tâm niệm vừa động lấy ra viên Thiên Thương Lệ thuần một màu xanh kia.

Ngày đó sư tôn Dược Dạ Thư cho hắn ba viên Thiên Thương Lệ, một viên giữ mạng, một viên cứu người, một viên cuối cùng có kịch độc.

Hiện tại hắn lấy ra viên Thiên Thương Lệ màu xanh này là viên có kịch độc!

Cầm viên Thiên Thương Lệ này trong tay, trong lòng Bùi Lăng vững vàng, lúc này duỗi ra một cái tay khác, chậm rãi đẩy nắp quan tài.

Lần đẩy này mới phát hiện nắp quan tài lại chưa đóng đinh, hắn chỉ hơi dùng sức đã trượt ra một khe hở.

Bùi Lăng nín thở tập trung chờ đợi, một lát sau bên ngoài không có chút phản ứng nào, ngược lại có mùi máu nồng đậm truyền vào.

Thấy thế, hắn lập tức xích lại gần khe hở quan sát.

Đã thấy quan tài nằm trong một căn phòng, căn phòng này hơi quen mắt, là căn phòng nhi tử độc nhất của thôn trưởng.

Chỉ có điều những nến thi dầu kia đã bị chuyển đi toàn bộ, lúc này khắp nơi trong căn phòng là từng tầng lớp màu đỏ tươi, không biết bao nhiêu máu tươi chế ra trận văn phức tạp, vết máu cũ mới đan xen, đen kịt, đỏ thẫm, đỏ hồng, đỏ tươi... Vô số oán giận, căm hận, hận ý ngưng tụ trong đó, vẫn khóa lại tất cả khí tức trong trận.

Trước đó hệ thống điều khiển Bùi Lăng chém thân thể nhi tử độc nhất của thôn trưởng thành hai đoạn, đã được khâu lại một lần nữa.

Trên người hắn ta đã thay một bộ bào áo nhưng vẫn là hỉ phục màu đỏ chót, khăn vấn đầu của tân lang quan, còn đổi đóa mẫu đơn màu đỏ chót mới hái.

Lúc này hắn ta đang ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, hai mắt mở to nhìn trừng trừng quan tài, vừa lúc nhìn Bùi Lăng.

Trong lòng Bùi Lăng giật mình cho rằng mình bị phát hiện, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện nhi tử độc nhất này của thôn trưởng cũng không có chút phản ứng nào.

Cũng như lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt đối phương xanh trắng mơ hồ có thể thấy được tử khí quanh quẩn, không khác gì tử thi.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, trong tay nắm chặt viên Thiên Thương Lệ kia, hơi do dự rồi trực tiếp đẩy nắp quan tài ra, xoay người trèo ra ngoài.

Ngay sau đó, hắn đẩy nắp quan tài về chỗ cũ, nhìn về phía nhi tử độc nhất của thôn trưởng.

Xoạt xoạt xoạt...

Giữa không trung yên lặng xuất hiện hơn mười đạo đao khí, trong nháy mắt chĩa vào tất cả điểm yếu hại của đối phương.

Thấy lúc này nhi tử độc nhất của thôn trưởng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, trong lòng Bùi Lăng càng nghi ngờ, lập tức đi đến bên cạnh hắn ta, cẩn thận kiểm tra.

Chương 934: Cơ duyên xuất hiện

Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện, người được gọi là nhi tử độc nhất của thôn trưởng ở trước mặt, thậm chí còn không được tính là thi thể hoàn chỉnh, lại là một cái xác không cái gì cũng không có!

Bùi Lăng nhướn mày nhưng chẳng mấy chốc hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Chú Quỷ đạo cơ, Chú Quỷ tranh đạo...

Lúc trước mình Thiên Đạo Trúc Cơ, lấy Thất Sát trấn mệnh chia ra một nửa mệnh cách, diễn hóa thêm một bước tiến mới sinh ra Chú Quỷ.

Chú Quỷ vừa xuất hiện, lợi dụng tên của hắn, thân phận của hắn muốn thay thế tất cả mọi thứ của hắn, cướp đi tất cả của hắn, đây là bắt đầu tranh đạo.

Vừa rồi hắn dùng hệ thống uỷ thác một lát, hệ thống đã kiểm tra ra hắn thiếu mệnh cách, điều khiển hắn làm thịt nhi tử thôn trưởng mới đoạt lại mệnh cách bị thiếu.

Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một lần tranh đạo!

Vốn Bùi Lăng còn đang toàn tâm toàn ý tìm kiếm cơ duyên ngay sau 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 này, nhưng trên thực tế từ khoảnh khắc hắn bước vào Tang thôn, cơ duyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Chỉ có điều, khác với lúc trước Chú Quỷ tranh đạo, lần tranh đạo này không có chút công bằng nào đáng nói!

Đối thủ của hắn có thực lực, ưu thế chân tướng, sự hiểu biết đều mạnh hơn xa hắn!

"Vừa rồi thôn trưởng để ta thay thế con của hắn bái đường, thật ra cũng giống lúc Chú Quỷ muốn thay thế thân phận của ta." Bùi Lăng đứng trước mặt cái xác không, sắc mặt âm trầm nhanh chóng suy nghĩ, "Chú Quỷ muốn cướp đi tất cả của ta, thôn trưởng Tang thôn cũng là như thế!"

"Hai người này dùng cách khác biệt, nhưng bản chất đều giống nhau."

"Đều là phân chia mệnh cách của ta trước tiên, tiếp theo được một tấc lại muốn tiến một thước, ý đồ thật sự thay thế ta!"

"Lúc ta mất đi mệnh cách, chắc chắn mất đi lúc đồng ý thay nhi tử thôn trưởng đón dâu..."

"Lúc đón dâu, người Tử thôn không nhìn thấy ta, cũng không đụng tới ta là vì lúc đó ta đã thay thế nhi tử thôn trưởng, từ trên bản chất nhi tử thôn trưởng là quỷ!"

"Vừa rồi mệnh cách thiếu thốn, ta không có cảm giác nào chắc cũng vì thôn trưởng Tang thôn đứng bên cạnh che giấu, tu vi của ta và hắn có sự chênh lệch rất lớn, vì vậy không thể nhận ra."

"Thật là nguy hiểm!"

"Nếu tranh đạo thua, dù có thể thông qua Khước Tử Nghịch Mệnh Đan hoặc là Thiên Thương Lệ sống lại, vậy một thân tu vi của ta, vất vả đánh xuống Thiên Đạo Đạo Cơ, Kim Đan nhất phẩm chắc chắn cũng không quay về được."

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bùi Lăng trở nên lạnh lùng, hắn nhìn quan tài bên cạnh và huyết trận ở xung quanh.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cái quan tài và trận pháp này đều dùng để giữ mệnh cách của hắn.

Mặc dù hiện tại hắn còn không biết rốt cuộc cơ duyên là gì nhưng đã rất rõ ràng phải làm thế nào chiếm được cơ duyên.

Chỉ cần thắng trận tranh đạo này là được!

"Ta đã giết nhi tử thôn trưởng một lần." Hắn thầm suy nghĩ, "Nhưng hình như lúc đầu hắn đã không có sinh cơ, giết nữa cũng không có chút ý nghĩa nào."

"Chắc chắn mấu chốt tranh đạo không phải hắn."

"Toàn bộ Tang thôn, người khả nghi nhất đương nhiên là thôn trưởng."

"Hiện tại vấn đề là, dựa vào thực lực một mình ta căn bản không đấu lại thôn trưởng Tang thôn, phải đi tìm Kiều Từ Quang giúp đỡ mới được."

"Chỉ cần một Kiều Từ Quang, chắc chắn cũng không phải đối thủ của Tang thôn thôn trưởng."

"Nhưng nàng là chân truyền Tố Chân Thiên, chắc chắn trên tay có rất nhiều át chủ bài."

"Chỉ cần nàng có thể dụ thôn trưởng Tang thôn đi một khoảng thời gian, ta có thể dùng hệ thống tranh đạo, trực tiếp dò xét hang ổ của thôn trưởng Tang thôn!"

"Đi tìm Kiều Từ Quang trước."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức đưa tay đè lại 【 Huyết Vô Diện 】 trên mặt.

Ngay sau đó, hình dạng, dáng người, khí tức của hắn đều xảy ra thay đổi, chẳng mấy chốc đã hóa thành dáng vẻ Ngọa Khâu lão tổ.

Dùng thân phận Khang Thiếu Dận đi gặp Kiều Từ Quang chắc chắn còn chưa nói hết câu đã bị đối phương trừ ma vệ đạo.

Nhưng dùng thân phận tán tu Kết Đan đến đó, không cần lo lắng vấn đề này.

Thế là, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Vô Danh công pháp 】 !"

Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Bùi Lăng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra hoàn cảnh tu luyện thích hợp, hệ thống tặng miễn phí một hoàn cảnh tu luyện..."

Hả?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, hoàn cảnh tu luyện?

Lần này không tặng đạo lữ sao?

Vốn hắn định dùng hệ thống uỷ thác 【 Lục Dục Bí Điển 】 , trên toà đảo này không có đạo lữ của hắn, chắc chắn hệ thống sẽ trực tiếp tặng cho hắn một đạo lữ mới.

Nhìn từ đặc tính hệ thống chỉ tặng thứ tốt nhất trong phạm vi, tuyệt đối sẽ tặng miễn phí Kiều Từ Quang cho hắn!

Đến lúc đó, hắn bị hệ thống điều khiển tìm tới Kiều Từ Quang, thực lực của hắn không bằng đối phương, chỉ cần ra tay với đối phương chắc chắn sẽ bị cắt ngang.

Sau đó, khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn có vô số lý do có thể giải thích hành động của mình.

Chương 935: Lần này ngược lại

Cái gì mà bị Tang thôn điều khiển, bị Khang Thiếu Dận điều khiển, trúng huyễn thuật... Mặc kệ Kiều Từ Quang có tin hắn hay không, chỉ cần hắn lập tức lấy ra manh mối liên quan đến cơ duyên, chắc chắn đối phương sẽ đồng ý hợp tác với hắn.

Nhưng tình huống hiện tại là như thế nào?

Ngay lúc đầu óc Bùi Lăng mơ hồ, hệ thống đã thao túng hắn tiến lên thuần thục cởi áo bào tân lang của nhi tử thôn trưởng, đổi lên trên người mình. Lại đổi quần áo trên người mình cho nhi tử thôn trưởng mặc vào.

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy hệ thống lấy ra một viên U Tịch Trấn Mệnh Đan từ trong túi trữ vật, thô bạo nhét vào trong miệng nhi tử thôn trưởng.

Sau đó, nhấc đối phương lên ném vào trong quan tài, cuối cùng đậy nắp quan tài lên.

Làm xong tất cả, hệ thống điều khiển Bùi Lăng trở lại chỗ nhi tử thôn trưởng vừa ngồi xuống, mang tốt khăn vấn đầu, ngay cả trâm mẫu đơn của đối phương cũng nhặt lên từ dưới đất, sau khi cẩn thận phủi đi bụi đất vẫn cài lên bên tóc mai như thường. Tiếp theo, thôi động 【 Huyết Vô Diện 】 huyễn hóa thành nhi tử thôn trưởng.

Bước kế tiếp, hệ thống lại vận hành 【 Khô Tâm thuật 】 .

【 Khô Tâm thuật 】 là một môn thuật pháp mà Bùi Lăng học tập lúc còn ở ngoại môn Trọng Minh tông, môn thuật pháp này giá rẻ, hiệu quả cũng chỉ có một loại duy nhất là dùng để giả chết.

Lúc trước, cũng dựa vào môn thuật pháp này, hắn đã lừa được cả trấn mệnh hồn tuyến của Hàn Tư Cổ trong nhiệm vụ Hàn thị sơn trang...

Không lâu sau, dưới việc hệ thống toàn lực vận chuyển 【 Khô Tâm thuật 】 , Bùi Lăng thu liễm tất cả sinh cơ, nhìn giống như một bộ tử thi, không hề khác biệt nhi tử thôn trưởng.

Đến trình độ này, cuối cùng Bùi Lăng đã hiểu rõ, hoàn cảnh tu luyện mà hệ thống kiểm tra ra được là cơ duyên ngay sau 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 .

Lần này rắc rối rồi!

Hắn còn chưa tìm được Kiều Từ Quang giúp đỡ, hệ thống này lại trực tiếp cưỡng ép mở ra!

...

Tang thôn.

Đại trạch thôn tây.

Cốc cốc cốc.

Thôn trưởng đứng ở cửa chính, nhẹ nhàng gõ cánh cửa.

Chờ đợi một lát, một nữ tu ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi qua đình viện, mở cửa.

Thấy là người trong thôn, cũng mặc kệ đối phương có thân phận gì, nữ tu cao ngạo hỏi: "Chuyện gì?"

Trong ánh mắt của nàng, trong thôn này đều là một vài phàm phu tục tử sớm muộn gì cũng chết như sâu kiến, lúc bình thường nàng muốn giết cứ giết, muốn chôn liền chôn. Nếu không phải vì chủ nhân ra lệnh, bọn họ đã sớm đồ sát cả thôn này!

Hiện tại chịu hạ thấp thân phận để đặt câu hỏi, đã cho phàm nhân này đủ mặt mũi.

Thôn trưởng mặt không đổi sắc, trong mắt chợt lóe lên màu sắc quỷ dị bí ẩn, tiếng nói mê hoặc: "Ngày mai trong làng muốn tổ chức một đám cưới cho công tử. Công tử nói, lúc đó mấy vị cô nương cũng đến đó."

Nghe vậy, nữ tu không hề phát hiện chút vấn đề nào, chỉ cảm thấy lời này rất có lý, thậm chí nàng cũng không biết đường hỏi vì sao chủ nhân đột nhiên muốn tổ chức đám cưới ở chỗ này, tân nương là ai đủ loại, lập tức không hề do dự trực tiếp đồng ý: "Hiểu rõ, ngày mai tám người chúng ta sẽ đi tham gia đám cưới của chủ nhân."

Thôn trưởng nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Vốn hắn ta muốn để công tử thay thế con của mình bái đường, từ đó mã đáo thành công.

Nhưng công tử không trúng kế, cuối cùng thất bại trong gang tấc.

Vậy lần này sẽ ngược lại.

Để con của mình thay thế công tử đón dâu và bái đường!

...

Tử thôn.

Nhà trưởng thôn.

Đám người Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý và Nguyễn Chỉ dẫn theo rất nhiều tán tu chạy tới.

Đến lúc đó lại phát hiện căn bản không gặp được thôn trưởng ngay, bởi vì trong nhà trưởng thôn đã chật ních thôn dân nghe tin đến đây.

Lúc này, những thôn dân này đã chen lấn trong nhà trưởng thôn chật như nêm cối, đang ầm ĩ khắp chốn.

"Tại sao lại muốn rút thăm?!"

"Đúng vậy, không phải còn chưa tới thời gian sao?"

"Lão Từ gia vừa đưa tang, không phải còn có thể nghỉ hai ngày sao?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng lẽ lại muốn đổi quy tắc?"

"Làm sao sống tiếp cuộc sống thế này..."

Nhưng chú ý tới đám người Kiều Từ Quang đã đến đây, tất cả thôn dân cứ như gia cầm bị bóp cổ, trong nháy mắt ngậm miệng, cũng không dám nhiều lời một chữ.

Thấy cảnh này, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý không hề thấy bất ngờ, bốn người Nguyễn Chỉ lại nhướn mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, rất hiển nhiên những thôn dân này có việc giấu giếm bọn họ.

Lúc này, thấy từ trong ra ngoài có rất nhiều người, Kiều Từ Quang phân phó: "Ta và Thạch lâu chủ đi vào xem một chút, trước tiên các ngươi cứ chờ ở ngoài cửa."

Đám người Nguyễn Chỉ vội vàng đồng ý, đám tán tu cũng rối rít hứa hẹn: "Làm phiền Kiều tiên tử, Thạch lâu chủ."

Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý nhìn nhau, thân hình đồng thời hóa thành một cơn gió mát vô hình vô chất, trong nháy mắt đã vượt qua thôn dân, xuất hiện ở phòng chính nhà trưởng thôn.

Hiện tại thôn trưởng đang đứng ở nhà chính, cầm trong tay một cái ống trúc, trong ống trúc đặt hai phần ba quẻ thăm, thúc giục một thôn dân thân hình cao lớn da đen trước mặt rút thăm: "Lão Dương gia, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không làm như vậy, nguyền rủa hạ xuống, toàn thôn đều không có đường sống."

Chương 936: Tế phẩm

"Thôn trưởng, nhưng tiếp tục như thế toàn bộ làng còn có thể tồn tại bao lâu?" Lão Dương gia kia nhăn mày đau khổ nói, "Ta không cam lòng! Nửa tháng trước, một nhà cháu của ta vừa bị rút trúng, nếu lần này ta cũng rút được, vậy cả nhà ta sẽ hoàn toàn tuyệt hậu..."

Thôn trưởng thở dài đang định nói chuyện, vào lúc này luồng gió mát thổi qua, bóng dáng Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Thấy thế, thôn trưởng lập tức thu lại vẻ mặt, giải thích: "Người xứ khác, đây là quy củ trong thôn, các ngươi yên tâm chỉ cần không làm trái với quy củ trong thôn, dù rút thế nào cũng không rút đến các ngươi."

"Nhưng lúc rút thăm, sinh linh toàn thôn đều phải có mặt ở hiện trường."

"Đây là quy củ."

"Nếu không nguyền rủa sẽ giáng lâm."

Nói xong, quay đầu dự định tiếp tục thuyết phục lão Dương gia rút thăm.

Nhưng Kiều Từ Quang lắc đầu đột nhiên mở miệng: "Hiến tế năm ngày một lần, vì sao hiện tại mới chỉ một ngày lại muốn rút thăm lần nữa?"

"..." Bàn tay đang cầm ống trúc của thôn trưởng đột nhiên lắc một cái, sau đó ổn định, hoảng sợ nói, "Sao ngươi lại biết?!"

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta kịp phản ứng, hỏi, "Là Khốc Tang bà nói cho ngươi biết?"

Lúc nói lời này, thôn trưởng lộ ra vẻ đau thương rõ ràng.

Khốc Tang bà lớn tuổi cũng không sống được mấy ngày nữa, dòng dõi thân quyến của nàng cũng toàn quân bị diệt trong mấy lần rút thăm trước đó, tâm nguyện duy nhất của đối phương là giúp đỡ thôn lang vào thời khắc cuối cùng.

Người xứ khác này rõ ràng là người tu hành trong truyền thuyết...

Nhưng vấn đề là, chân tướng căn bản không đơn giản như Khốc Tang bà đã tưởng!

Làm như thế, căn bản không giúp được thôn làng, ngược lại có thể mang đến kiếp nạn hủy diệt cho thôn làng.

Nghe vậy, Kiều Từ Quang từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Ta đã biết đại khái lai lịch thôn làng, nhưng trong đó còn có rất nhiều chi tiết muốn thỉnh giáo thôn trưởng."

Ngay sau đó còn nói, "Ta đã thử qua, nói rõ tình huống trong thôn với người đã biết bí mật thôn làng sẽ không bị nguyền rủa."

"Cho nên, kính xin thôn trưởng giải thích nghi ngờ cho ta."

"Ta là chân truyền đệ tử Tố Chân Thiên một trong chín môn phái lớn, có lẽ có cách nào đó để giải trừ nguyền rủa cho quý thôn."

Nghe vậy, vốn vẻ mặt lão Dương gia chậm chạp không dám rút thăm đã rất nóng nảy, vội vàng khuyên nhủ: "Thôn trưởng, ta thấy vẫn nên đồng ý với người xứ khác này đi, không, đồng ý với vị tiên cô này đi! Những năm gần đây, quy tắc sửa đi sửa lại, năm ngày một lần vốn đã vượt qua năng lực của chúng ta."

"Họa diệt thôn đã ở ngay trước mắt."

"Huống chi hiện tại lại đổi thành một ngày?"

"Tiếp tục như thế, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết sạch!"

"Vị tiên cô này đã đồng ý giúp đỡ, tại sao không thử một chút?"

"Chẳng lẽ kết quả sẽ tệ hơn?"

Thôn trưởng cau mày, do dự một lát, sau đó thở dài, nói với lão Dương gia: "Ngươi đi ra ngoài trước, cũng để người bên ngoài chờ một chút."

Lão Dương gia vội vàng rời đi, trước khi đi vẫn không quên hành lễ với Kiều Từ Quang, tha thiết nói: "Làm phiền tiên cô."

Chờ trong phòng chỉ còn lại ba người, thôn trưởng đi qua khóa cửa lớn, tiếp theo ra hiệu Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đi cùng mình.

Hắn ta dẫn theo hai người đến hầm ở hậu viện, phía dưới hầm ngầm có một mật đạo, sau khi đi xuyên qua lại tới một đại sảnh rộng lớn dưới mặt đất.

Sau khi đi vào, bọn họ thấy một bộ khung xương đang quỳ, quần áo Khốc Tang bà rơi lả tả ở bên cạnh.

Thôn trưởng nhìn vậy khe khẽ thở dài, đi qua quỳ rạp xuống bên cạnh Khốc Tang bà, trịnh trọng lễ bái phía sau bức rèm che.

Giống với lúc trước Vũ Mông tiên tử đến đây, rõ ràng rèm châu cực kỳ dễ thấy, khoảng cách cũng không xa, nhưng sau khi Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đi vào chú ý tới khung xương của Khốc Tang bà, chú ý tới những linh vị thành trì kia, cũng chú ý tới đủ loại chi tiết xung quanh, lại không hề có suy nghĩ nhìn ra sau rèm châu.

Cho đến khi thôn trưởng lễ bái, bọn họ mới vô thức nhìn sang.

Sau đó hai người cùng thay đổi sắc mặt, tượng thần sau bức rèm che, trong mắt thôn trưởng là một tu sĩ áo vải khuôn mặt mơ hồ, nhưng ở trong mắt hai tên tu sĩ Kết Đan kỳ lại là tai họa lớn khủng bố khó mà miêu tả!

Trái tim Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đập loạn, sau khi nhanh chóng dời ánh mắt vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.

Chú!

Lấy xuất thân của bọn họ, sự hiểu biết với phương thế giới này hơn xa đám tán tu.

Hiện tại lại lập tức phân biệt ra, tượng thần này là "Chú" trong truyền thuyết... Thôn này thật sự có liên quan đến vị cấm kỵ kia!

Thôn trưởng lễ bái xong, dường như cả người vừa già mấy phần, hắn ta ho khan vài tiếng, nói: "Các ngươi có thể hỏi ba câu, nhưng cái giá phải trả là tế phẩm lần này sẽ được chọn từ các ngươi."

"Nếu không thể đồng ý, vậy ta cũng không biết nói cái gì."

Hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại, lập tức hỏi: "Tế phẩm lần này cần bao nhiêu người? Nếu muốn tất cả mọi người trong căn nhà đang ở nhờ, vậy là chuyện không thể nào."

Thôn trưởng khẽ lắc đầu, nói: "Chỉ cần một người là được."

"Nhưng trong quá trình hiến tế, người làm trái với quy tắc chắc chắn phải tính vào trong đó."

Chương 937: Tế phẩm

Nghe vậy, Kiều Từ Quang lập tức yên lòng, gật đầu nói: "Được."

Thấy nàng thoải mái đồng ý, vẻ mặt thôn trưởng hơi dịu đi, nói: "Ba câu hỏi, ngươi có thể nghĩ kỹ lại hỏi."

Kiều Từ Quang gật đầu, chợt nói: "Câu hỏi thứ nhất, quy củ trong làng là 'Chú' quyết định, hay thôn trưởng tự đặt ra?"

Nói thẳng ra, nàng hơi nghi ngờ vị trưởng thôn trước mắt này.

Bởi vì căn cứ vào tin tức mà Khốc Tang bà truyền cho Vũ Mông tiên tử, quy tắc trong thôn luôn là thôn trưởng một lời quyết định.

Thấy thế nào người trưởng thôn này cũng rất khả nghi.

Thôn trưởng nghe lời này, khẽ lắc đầu, lại nói: "Không phải tiên nhân quyết định, cũng không phải ta quyết định, mà là..."

Hắn ta lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, khẽ than thở nói, "Mà là những Chú nô đã từng hầu hạ tiên nhân quyết định."

Chú nô?!

Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đều khẽ giật mình, Vũ Mông tiên tử không nói với bọn họ một chữ nào có liên quan đến Chú nô, nói vậy, Khốc Tang bà cũng không biết?

Nghĩ đến đây, Thạch Vạn Lý lập tức hỏi: "Chú nô là cái gì?"

"Chủ nhân Tang đô." Thôn trưởng trầm giọng nói, "Những người Tế Tự đã từng phụ trách hiến tế cho tiên nhân... Bây giờ bọn họ đang ở một nơi tên là 'Tang'."

"Đủ loại quy tắc của Tử thôn, cùng lần này rút thăm sớm đều là mệnh lệnh truyền đến từ 'Tang'."

Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý nghe vậy, lập tức nhíu mày.

Tang?

Ở trên đảo ngoại trừ Tử thôn, còn có một cái "Tang"?

Nơi này ở đâu? Bây giờ còn có bao nhiêu Chú nô? Đều là tu vi gì? Bọn họ liên tục yêu cầu hiến tế như thế, rốt cuộc là ý của "Chú" hay là bọn họ có mưu đồ khác?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong lòng hai người, nhưng chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng, suy nghĩ của Kiều Từ Quang thay đổi thật nhanh, hỏi: "Lần này rút thăm sớm, 'Tang' có nói lý do không?"

"Người thừa kế tiên nhân trở về." Thôn thở dài, "Lần hiến tế này là vì người thừa kế kia... Ta chỉ biết từng đó."

Nghe đến đây, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý đều thay đổi sắc mặt!

Người thừa kế mà U Tố mộ chọn trúng, tất nhiên không thể nào là sinh linh!

Bởi vậy, dù như thế nào tuyệt đối không thể để nó thành công.

Nếu không, U Tố mộ lại sinh ra một vị cấm kỵ mới!

"Ta đã trả lời ba câu hỏi." Thôn trưởng nhìn vẻ mặt bọn họ thay đổi, đợi một chút, không nhịn được nhắc nhở, "Hiện tại nên trở về rút thăm."

Kiều Từ Quang lập tức nói: "Không cần rút, tế phẩm lần này là ta đi."

Trước đó bọn họ đã kiểm tra ngôi mộ an táng sau khi đưa tang, không tìm được một bộ thi thể nào.

Hiện tại căn cứ câu trả lời ba câu hỏi của thôn trưởng để suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả thi thể đã bị "Tang" chiếm đi trong quá trình hiến tế.

Loại tình huống này, Kiều Từ Quang cho rằng nhất định phải tự mình ra tay, trước tiên dùng giả chết lừa thôn dân, sau đó thông qua nghi thức hiến tế của làng để đến "Tang", đối mặt với những người điều khiển chân chính phía sau màn, hủy diệt Chú nô, chém giết người thừa kế "Chú", giải quyết tất cả vấn đề từ ngọn nguồn!

Mặc dù thôn này tế tự vị cấm kỵ cũ của U Tố mộ, đối phương để lại một cái tượng thần không phải thứ mà nàng có khả năng nhìn thẳng.

Nhưng Kiều Từ Quang không cảm thấy mình sẽ gặp "Chú" chân chính ở trên toà đảo này.

Dù sao, căn cứ ghi chép của Tố Chân Thiên, vị cấm kỵ kia đã mất tích rất lâu...

Huống chi khẩu vị của sự tồn tại kia, chỉ là phàm nhân làm tế phẩm đâu thể thỏa mãn được?

Nói câu không dễ nghe, nếu thật sự muốn "Chú" hài lòng, dù là mười hai thành Thiên Ngoại đảo còn đó, hiến tế toàn bộ cũng không có tác dụng gì.

Kiều Từ Quang còn chưa nói hết câu, Thạch Vạn Lý và thôn trưởng đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

Thạch Vạn Lý vội vàng truyền âm khuyên nhủ: "Kiều sư tỷ, lời nói của người trưởng thôn này là thật hay giả còn cần bàn bạc thêm..."

Nhưng thái độ của Kiều Từ Quang kiên định, truyền âm trả lời: "Không tự mình thử một lần, sao biết là thật hay giả? Ngươi yên tâm, trước khi ta đi vì đề phòng thủ đoạn quỷ quyệt của ma tu, sư tôn và chư vị sư bá sư thúc đều ban thưởng thủ đoạn."

"Cho dù xảy ra chuyện, cũng chắc chắn có thể an toàn thoát thân."

Thạch Vạn Lý cau mày, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại thời gian đã qua hơn một ngày, chắc chắn tu sĩ cấp cao Tố Chân Thiên đã tới Vạn Hủy hải.

Thoạt nhìn chuyến đi này của Kiều sư tỷ nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ có tu sĩ cấp cao Tố Chân Thiên âm thầm che chở, chắc không xảy ra vấn đề gì.

Thế là cũng không khuyên nhiều.

"Tử thôn suốt đời khó quên ân nghĩa của tiên cô." Thôn trưởng lấy lại tinh thần, lập tức đồng ý.

Nói xong hắn ta lấy ra ống trúc, sau đó mở ra, ra hiệu Kiều Từ Quang lựa chọn một cây thăm trúc dường như không hề khác biệt với những cái khác ở trong đó.

Kiều Từ Quang không chút do dự, lập tức rút cây thăm trúc kia ra.

Ngay lúc nàng rút cái thăm trúc này ra, một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng quanh quẩn cả người như đã đánh xuống một dấu hiệu. Trong lòng Kiều Từ Quang lập tức có cảm giác, mặc dù tạm thời dấu hiệu này còn chưa phát tác, nhưng canh giờ vừa đến sẽ lập tức lấy đi tính mạng của nàng.

"Dựa theo kinh nghiệm trước kia, ngươi có một canh giờ dặn dò việc hậu sự." Thôn trưởng nói, "Sau một canh giờ, chắc chắn ngươi phải trở lại chỗ ở."

Chương 938: Bắt đầu tranh đạo

"Ngoài ra, ngày mai tổ chức đám tang, đến lúc đó cần trang điểm, thay đổi quần áo cho thi thể của ngươi."

"Nhưng Khốc Tang bà đã chết, trong thôn không có người thay thế, việc rửa mặt khóc tang này còn cần tiên cô tự giải quyết."

Kiều Từ Quang hơi do dự rồi đồng ý.

Thông qua đám tang hôm nay, nàng đã biết chỉ cần việc rửa mặt khóc tang không làm trái với quy tắc cố định, sẽ không xảy ra chuyện.

Đã vậy, giao cho bốn vị sư muội của mình là đủ.

...

Đảo mắt lại là một ngày trôi qua.

Tang thôn.

Từng nhà giăng đèn kết hoa, đèn lồng da người treo đầy trên đầu, nến thi dầu chiếu sáng trên cao, thi khí, oán khí, hận ý tràn ngập toàn bộ thôn xóm.

Nhưng sự vui mừng trong làng lại đậm hơn mấy phần.

Các thôn dân lại tụ tập ở đại trạch nhà trưởng thôn.

Trong tiếng sáo trúc, hài đồng chạy chơi đùa, đám người cùng nói chuyện, ngay lúc đang náo nhiệt, tám nữ tu quần áo nhẹ nhàng xinh đẹp cùng nhau đi tới.

Tám nữ tu này đều ăn mặc vô cùng quyến rũ, vạt áo băng rua bay múa, hoàn bội kêu đinh đang, lúc sóng mắt lưu chuyển, thấy rất nhiều thôn dân nam giới đều nhìn không chuyển mắt.

Chỉ là bọn họ vênh váo đắc ý, vẻ mặt kiêu căng không nhìn đám người lấy một cái, đi thẳng qua đám người vào chỗ ngồi bên trong.

Nhìn thấy tình cảnh này, thôn trưởng đứng ở trong góc nhỏ khẽ gật đầu, tám người bên cạnh công tử đã tới, vậy là ổn.

Thế là, hắn ta xoay người đi ra phía sau.

Sau một lát, thôn trưởng xuất hiện bên ngoài căn phòng của nhi tử độc nhất, sau khi mở cửa thấy nhi tử mình không nhúc nhích đợi nguyên tại chỗ, hoàn toàn không có khí tức, chỉ là một cái xác không, vẻ mặt hắn ta bình thản không có chút bất ngờ và cực kỳ đau buồn nào.

Nói cho cùng, đây chỉ là một cái xác dùng để tranh đoạt mệnh cách mà thôi.

Không hề để ý đến nhi tử độc nhất của mình, thôn trưởng bước nhanh đến bên cạnh quan tài, vỗ tay vào thân quan tài, vẻ mặt không ngừng thay đổi.

Công tử đang ở trong bộ quan tài này!

Đám Chú nô bọn họ trông coi truyền thừa do "Chú" để lại, đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở phương thiên địa, dường như lúc nào cũng có gông xiềng nặng nề trói buộc.

Không giống với những ngu phu ngu phụ không biết gì hết ở Tử thôn, bọn họ chỉ biết trồng trọt sống qua ngày, sớm sinh tối chết, ngoại trừ ăn uống sinh hoạt thường ngày thì không có chút suy nghĩ nào.

Mặc dù Chú nô cũng là phàm nhân nhưng trong quá trình hầu hạ "Chú" dần chịu ảnh hưởng, có thọ nguyên lâu dài lại biết việc tu hành, đã trở nên lòng tham không đáy, hy vọng cũng có thể giống tu chân giả trong truyền thuyết, sống mãi không già, hái trăng bắt sao, sống đời tiêu dao?

Chỉ là thành cũng "Chú", bại cũng "Chú", bởi vì bọn họ lấy "Chú" có thể nhảy ra tầm mắt phàm tục của Thiên Ngoại đảo, thấy được một thiên địa hùng vĩ khác, nhưng cũng vì "Chú", bọn họ không những không thể rời khỏi nơi đây, hơn nữa phải trơ mắt nhìn quỷ vật trong thiên hạ điên cuồng lấy truyền thừa tuyệt đỉnh vào tay, lại không thể chạm vào.

Nhưng bây giờ, công tử đã tới, cuối cùng bọn họ đã có cơ hội thoát khỏi sự giam cầm của "Chú", làm chủ chính bản thân mình một lần!

Ổn định tâm trạng, thôn trưởng cực kỳ cẩn thận lấy ra mười hai cái đinh dài mấy thước.

Toàn thân những cái đinh này đen nhánh, mũi nhọn quanh quẩn một vòng vết máu như đã khô cạn, tản ra mùi hôi thối cực kỳ đậm đặc, trên cái đinh còn bọc một tầng sương mù thật mỏng, sương mù như sống không ngừng tụ lại tản đi.

Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những sương mù này rõ ràng là từng hồn phách nhỏ bé tạo thành, hồn phách vô cùng đau khổ lại không thể phát ra tiếng động gì, bọn họ điên cuồng giãy giụa, ngọ nguậy, thoạt nhìn là mây mù tự tản tự tụ, lưu chuyển vô định.

"Tang đô trấn mệnh." Thôn trưởng khẽ lẩm bẩm, hung hăng đóng cây đinh dài thứ nhất vào trên quan tài.

Đinh dài không chút trở ngại xuyên qua quan tài, cứ thế đâm thủng toàn bộ quan tài, mũi nhọn lộ ra một đoạn nhỏ từ một bên khác, vết máu trên đó dính máu mới, mùi hôi thối lại nhạt đi rất nhiều.

Thôn trưởng không hề do dự hoặc là không nỡ, lúc ánh mắt nhìn đến chút máu mới này, ngược lại lộ ra vẻ tham lam cực độ, ra tay càng thêm lưu loát: "Đỗ thành trấn mệnh."

"Tùng thành trấn mệnh."

"Chu thành trấn mệnh."

"Ngoạn thành trấn mệnh."

"Thụ thành trấn mệnh..."

Chẳng mấy chốc mười một cây đinh dài xuyên qua toàn bộ quan tài, máu tươi theo mũi nhọn trượt xuống từng chút một, lúc mùi máu tanh tươi mới tản ra, mùi hôi thối trên thân đinh gần như không còn.

Trong quan tài, toàn bộ thân thể nhi tử thôn trưởng bị mười một cây đinh dài đan xen đóng đinh vào đáy quan tài.

Bởi vì là cái xác không, hắn ta không có bất kỳ phản ứng gì.

Vào lúc này, thôn trưởng lấy ra một thanh cốt địch màu trắng xám, nhẹ nhàng đặt bờ môi lên, sau đó há mồm phun ra một đoàn hồn phong lạnh lẽo, ô ô ô, cốt địch lập tức bị thổi lên, phát ra tiếng động kỳ dị quỷ quái.

Tiếng sáo vừa lên, nhi tử thôn trưởng bên trong quan tài lập tức mở đôi mắt trắng bệch ra!

Nhưng ngay sau đó bởi vì kịch độc U Tịch Trấn Mệnh Đan, cả người hắn ta xụi lơ không thể động đậy chút nào.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển cũng mở hai mắt ra, sau đó đứng lên tại chỗ.

Chương 939: Mệnh!

Thôn trưởng khẽ gật đầu, bởi vì động tác của Bùi Lăng giống hệt với mệnh lệnh mà hắn ta dùng cốt địch ra lệnh, trong lúc đó không có chút do dự nào, vì vậy hắn ta hoàn toàn không phát hiện có vấn đề gì.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng cực kỳ căng thẳng.

Nhưng thôn trưởng nhìn chằm chằm hắn cả nửa ngày, dường như hoàn toàn không nhận ra thân phận của hắn, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may, hắn không mở nắp quan tài ra..." Trong lòng Bùi Lăng âm thầm thấy may mắn, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa có một luồng lực lượng cực kỳ quan trọng khó mà miêu tả đột nhiên hòa vào trong cơ thể mình!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, mình lừa được thôn trưởng, đây cũng là mệnh cách của nhi tử thôn trưởng.

Đã bắt đầu tranh đạo!

Vào lúc này, thôn trưởng đột nhiên xoay người đi ra ngoài, trên bờ môi chưa ngừng thổi cốt địch, làn điệu càng ngày càng quỷ quyệt, tiết tấu cũng dồn dập hơn.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức cất bước đuổi theo...

Sau một lát, hai người tới chính đường.

"Chủ nhân!" Tám lô đỉnh vôn đang ngồi ngay ngắn, lập tức xông tới.

Hôm nay là ngày vui của chủ nhân ngày, cho nên người mặc tân lang quan tất nhiên là chủ nhân.

Chỉ có điều, đi tới gần xem xét, tám lô đỉnh lập tức thay đổi sắc mặt, đây không phải chủ nhân của các nàng!

Lẽ nào lại như vậy!

Chỉ là một thôn xóm phàm nhân cũng dám trêu đùa bọn họ!

Nhưng ngay lúc tám lô đỉnh phun trào sát ý, giọng nói kỳ quặc mê hoặc của thôn trưởng lại vang lên: "Nhìn thật kỹ đi, đây là chủ nhân của các ngươi!"

Nghe lời này, tám lô đỉnh lập tức cảm thấy hoảng hốt.

Lúc lại nhìn Bùi Lăng, chỉ cảm thấy mặc dù dáng vẻ đối phương không hề giống chủ nhân, khí tức cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng... Hình như đối phương thật sự là chủ nhân của mình?

Chẳng mấy chốc, suy nghĩ này càng ngày càng khắc sâu vào trong đáy lòng bọn họ, chỉ chốc lát sau bọn họ đã rất chắc chắn đây là chủ nhân của các nàng!

"Chủ nhân." Tám lô đỉnh lập tức bao bọc vây quanh Bùi Lăng, nũng nịu quyến rũ, muốn hầu hạ hắn.

Nhưng lúc này, lại nghe thôn trưởng nói: "Hôm nay là đại hôn của công tử, đám tỳ thiếp các ngươi đừng làm mất mặt chủ mẫu tương lai, đến lúc đó cuộc sống cũng không dễ dàng, đến bàn bên cạnh ngồi trước đi."

"Chờ sau khi đại hôn, lại nghe chủ mẫu phân phó đi hầu hạ công tử."

Tám lô đỉnh không hề do dự, nghe lời rời khỏi bên cạnh Bùi Lăng, đi bàn bên cạnh ngồi xuống.

Nhìn bóng lưng tin phục của bọn họ, thôn trưởng mỉm cười quỷ dị một tiếng.

Tám nữ tử này là lô đỉnh của công tử, có mối quan hệ mật thiết với công tử, bây giờ coi con của hắn ta trở thành công tử, có thể phân chia một phần mệnh cách của công tử giống như hôm qua.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy toàn bộ đầu não cũng tỉnh táo, sinh mệnh lực trong cơ thể càng thêm bành trướng, tràn đầy, nếu không phải hệ thống đang vận chuyển 【 Khô Tâm thuật 】 , suýt nữa vì sinh mệnh lực quá hùng hậu mà lộ ra sơ hở.

Mệnh cách!

Hắn lại lấy được một phần mệnh cách, hơn nữa phần mệnh cách này còn mang theo một cảm giác tinh thuần nặng nề không diễn tả được.

Suy nghĩ một chút Bùi Lăng hiểu được, lần này không phải hắn lấy được mệnh cách của nhi tử thôn trưởng, mà là mệnh cách của Khang Thiếu Dận!

Tám nữ tu này căn bản không phải lô đỉnh của hắn, mà là lô đỉnh của Khang Thiếu Dận.

Lúc này hồn phách của Khang Thiếu Dận vẫn đang ở trong túi Dưỡng Hồn của hắn.

Hiện tại thôn trưởng Tang thôn giúp hắn tranh đạo, lại trời đất xui khiến cũng tranh giành cả mệnh cách của Khang Thiếu Dận!

Khang Thiếu Dận là chân truyền Thiên Sinh giáo, phụ mẫu hắn ta đều là nhân vật quan trọng trong Thiên Sinh giáo, bản thân cũng được xếp vào kim sách, có tông môn giúp đỡ trấn áp khí vận, che đậy thiên cơ. Vốn loại thiên kiêu thế này, đầu tiên là khó giết, thứ hai là sau khi giết chết, gần như không có cơ hội cướp đoạt khí vận mệnh cách của hắn ta.

Chỉ là Tang thôn và 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 có mối quan hệ rối rắm khó gỡ, mà 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 vừa hay có liên quan đến U Tố mộ một trong bốn khu vực nguy hiểm, lại vượt qua bí bảo trấn giáo của Thiên Sinh giáo, cưỡng ép cướp đoạt mệnh cách của Khang Thiếu Dận.

Ngay lúc suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, nhạc cưới càng thêm vang dội, cũng như trước đó, thôn dân ăn mặc xanh đỏ nâng một cỗ kiệu đến đây, đã đến lúc đón dâu!

...

Tử thôn.

Trong đại trạch rách nát.

Trong một căn phòng cũng khá hoàn chỉnh chất đống một chồng rơm rạ tươi mới, bên trên đặt một cái giường đơn giản.

Kiều Từ Quang yên tĩnh nằm ở trên giường, hai tay xếp lên nhau đặt ở bụng, lông mi dài buông xuống, nhắm mắt nằm đó, bên cạnh đặt một bộ quan tài tạm thời đẩy nhanh tốc độ mới làm ra được, còn chưa hết mùi sơn mới.

Nguyễn Chỉ chờ bốn vị sư muội quay xung quanh, sắc mặt nghiêm nghị.

"Bắt đầu đi, đừng xảy ra sơ suất gì." Một lát sau, Chương Tinh khe khẽ thở dài, nghiêm nghị nói.

Hôm qua Kiều sư tỷ trở về đã sắp xếp nhiệm vụ hôm nay cho bọn họ, tiếp nhận vị trí Khốc Tang bà để trang điểm khóc tang.

Ngay từ đầu nghe được chuyện này, nàng và ba vị sư muội còn lại đều sợ đến ngây người.

Chương 940: Mệnh!

Nhưng sau đó Kiều sư tỷ giải thích mục đích thật sự với các nàng...

Sư tỷ đã biết bí mật của làng, hiện tại mặc kệ là muốn giải quyết vấn đề, hay là tìm được cơ duyên đều phải giả chết một lần, mới có thể nhìn thấy chủ mưu phía sau màn, từ đó phá vỡ tình hình này.

Bởi vậy, sư tỷ rất cần sự phối hợp của các nàng!

Bởi vì biết là giả chết, mặc dù bốn người vô cùng lo lắng nhưng trong lòng cũng chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.

Hiện tại nghe Chương Tinh nói vậy, Nguyễn Chỉ vội vàng tiến lên, cẩn thận đỡ Kiều Từ Quang dậy, trước tiên bôi lên son phấn, cẩn thận vẽ xong trang dung, lại dùng lược pháp bảo mà thôn trưởng phái người đưa tới, chải đầu cho Kiều Từ Quang.

"Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải đầu bạc tề mi, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải vĩnh kết liên lý, năm chải cả nhà hoà thuận, sáu chải phúc đến nhà, bảy chải gặp dữ hóa lành, tám chải một vốn bốn lời, chín chải vui vẻ ăn tất cả món ngon, mười chải không phải kiêng dè gì..." Trong đại trạch trống rỗng, bốn vị nữ tu hơi run rẩy hát bài chải đầu không quá quen thuộc.

Chải xong lần thứ mười, Kiều Từ Quang đột nhiên mở hai mắt ra giống với tiểu nữ hài lúc trước!

Nguyễn Chỉ đang chải đầu giật mình, nếu không phải Sở Hàm Bội đứng bên cạnh đưa tay đỡ, nàng suýt nữa đánh rơi lược pháp bảo.

Vội vàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quá trình khóc tang.

Sau một lúc lâu, bọn họ thay áo cưới đỏ do thôn trưởng đưa tới cho Kiều Từ Quang, tự kiểm tra lẫn nhau không có sai lầm và bỏ sót chỗ nào, lúc này mới chuyển người vào trong quan tài.

Lúc này, nhạc công và đám người nhấc quan tài nghi trượng đưa tang ở gian ngoài cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.

"Có thể xuất phát..." Chung Thi Châu truyền âm nhắc nhở.

Ba người khác vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, mặc dù lần này Kiều sư tỷ giả chết, nhưng việc cần phải làm cũng cực kỳ nguy hiểm.

Đám sư muội bọn họ tuyệt đối không thể cản trở đối phương.

Thế là, bọn họ ra ngoài gia nhập vào trong đám tán tu làm người nhấc quan tài, nâng quan tài lên, chậm rãi đi ra ngoài.

"Con ơi, ngươi lên kiệu, đặt trước đinh, trên đầu đội khăn che mặt, hôm nay kiệu hoa trước cửa, sớm mai muốn sao cũng được..." Theo tiếng hát khóc than trong trẻo của bốn nữ tu Tố Chân Thiên, đội ngũ đưa tang bắt đầu đi vòng toàn bộ trong làng, sương mù dần xuất hiện, chậm rãi bao bọc tất cả mọi người.

Sau một lúc lâu, lúc đến cửa nhà trưởng thôn, thôn trưởng đã thay sang áo gai dây gai sải bước đi ra, hét lớn "đi thôi", gia nhập đội ngũ, dẫn đội ngũ đưa tang rời khỏi làng, đi sâu vào trong sương mù...

...

Gốc cây lớn che trời, sương mù dày đặc.

Đột nhiên tiếng thổi sáo đánh trống vui mừng truyền đến, ngay sau đó một đội ngũ chậm rãi xuất hiện từ trong sương mù.

Người cầm đầu đội ngũ là tân lang quan mặc áo bào màu đỏ tươi, đội mũ mềm màu đen, tóc mai cài mẫu đơn đỏ chót, sắc mặt trắng bệch, trong mắt vô thần, cứng ngắc như tượng gỗ cưỡi một con bạch mã.

Sau lưng hắn, một đội ngũ đón dâu khá đẹp đẽ vây quanh một bộ kiệu hoa long trọng, vô cùng vui mừng bước đi.

Lúc này trông Bùi Lăng có vẻ cứng ngắc, sinh cơ trong cơ thể lại đã cường đại đến trình độ trước nay chưa từng có.

Từ khi rời khỏi làng, hệ thống đã bắt đầu luyện hóa hai phần mệnh cách cướp được.

Lúc này, trên cơ bản đã hoàn thành luyện hóa.

Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được hình như mình đạt được một phần lợi ích to lớn.

Loại lợi ích này cũng không thể lập tức tăng thực lực và tu vi hiện tại, mà là tác dụng trên "mệnh" huyền diệu khó giải thích, không thể miêu tả.

Một cách trực quan nhất, là Bùi Lăng cảm thấy thọ nguyên của mình đã vượt xa sự hạn chế của Kim Đan nhất phẩm.

Chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng, có lẽ hiện tại tuổi thọ của hắn còn dài hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ một chút.

Ngay lúc Bùi Lăng cẩn thận trải nghiệm lợi ích này, cách đó không xa truyền đến tiếng nhạc buồn bã, trong tầm mắt, một đội ngũ đưa tang chậm rãi hiện ra từ trong sương mù phía đối diện.

Đến rồi!

Đội ngũ đưa tang của Tử thôn!

Bùi Lăng lập tức tập trung tinh thần, chỉ là bây giờ hắn còn trong uỷ thác, thân thể bị hệ thống khống chế, vì vậy ánh mắt sắc mặt đều không xảy ra bất kỳ biến hóa nào.

Sương mù tràn ngập che khuất tầm mắt.

Nhưng theo hai đội ngũ càng ngày càng gần, cuối cùng Bùi Lăng đã thấy rõ đội ngũ Tử thôn, lần này đối phương chỉ nâng một cái quan tài, người nhấc quan tài vẫn là những tán tu kia, mà người khóc tang... Người Khóc tang là đệ tử Tố Chân Thiên??

Bùi Lăng lập tức giật mình, lần này đệ tử Tố Chân Thiên tiến vào phù đảo, có tất cả năm người.

Hiện tại Kiều Từ Quang không ở đây, bốn tên nữ tu khác đều đang khóc tang?

Vậy người nằm trong quan tài, không phải là Kiều Từ Quang chứ?

Rốt cuộc Tử thôn xảy ra chuyện gì?

Ngay cả Kiều Từ Quang cũng chết?!

Trong lòng của hắn rất chấn động, lại không làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đội ngũ đi qua nhau.

...

Cùng lúc đó, đội ngũ đưa tang Tử thôn.

Bốn tên đệ tử Tố Chân Thiên khóc tang, tán tu nâng quan tài, đám người Thạch Vạn Lý diễn tấu đều cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi đến từ đối diện.

Chương 941: Ngày đại hôn

Tất cả mọi người nhận ra đã xảy ra chuyện gì, rối rít quay đầu nhìn lại, quả nhiên sương mù xung quanh nhanh chóng biến mất, lộ ra tình cảnh rõ ràng.

Bọn họ đang ở trên một sườn núi nhỏ, xung quanh đều là nghĩa địa dày đặc.

Vào lúc này, thôn trưởng nói: "Đến nơi rồi, có thể bắt đầu hạ táng."

Đám tán tu rối rít nhìn về phía bốn người Nguyễn Chỉ và Thạch Vạn Lý, Thạch Vạn Lý và bốn người Nguyễn Chỉ nhìn nhau, bình tĩnh làm theo.

Bởi vì hôm nay chỉ có một bộ quan tài, chẳng mấy chốc đám người đã hoàn thành an táng.

"Tốt, cần phải trở về." Sau khi hoàn thành an táng, thôn trưởng nói.

Chương Tinh lập tức nói: "Các ngươi đi trước đi, chúng ta và Kiều sư tỷ tình như tỷ muội ruột thịt, hiện tại nàng đã hạ táng, chúng ta rất đau lòng muốn ở lại chỗ này với nàng một lúc."

Thôn trưởng nghe vậy cũng không từ chối, chỉ căn dặn: "Đừng dừng lại quá lâu, trước khi đêm đến nhất định phải trở lại trong làng."

Sau khi mang theo những người khác rời đi, không lâu sau khu mộ to như vậy chỉ còn sót Thạch Vạn Lý và bốn người Chương Tinh.

Lại đợi một lát, xác định bọn họ đều đi xa, năm người lập tức đào ra phần mộ tươi mới, mở ra quan tài đã thấy bên trong trống rỗng, căn bản không có thi thể.

"Kiều sư tỷ thành công!" Sở Hàm Bội lập tức nói.

Thạch Vạn Lý nhẹ gật đầu, lần này Kiều sư tỷ coi mình như tế phẩm là vì dụ "Tang" cắn câu.

Hiện tại thi thể biến mất không thấy gì nữa, chắc chắn đã bị "Tang" đón đi.

Hôm qua đối phương cố ý hạ dấu hiệu đặc biệt của Tố Chân Thiên ở trên người mình, tiếp theo bọn họ chỉ cần tìm theo dấu hiệu là có thể tìm ra vị trí của "Tang"!

Thế là, Thạch Vạn Lý lập tức hỏi: "Bây giờ Kiều sư tỷ ở nơi nào?"

Chương Tinh lập tức lấy ra một cái la bàn, vừa thôi động vừa nói: "Đi theo ta!"

Năm người tiện tay chôn lại quan tài một lần nữa, lập tức xuất phát...

...

Tang thôn.

Trong tiếng nhạc vui mừng ồn ào rộn rã, đội ngũ đón dâu chậm rãi về làng.

"Tân nương tử! Tân nương tử!" Đám trẻ con mặc đồ mới tinh như ăn tết vây quanh kiệu hoa, vỗ tay giơ chân, vui vẻ hô hào, "Tân nương tử đẹp, tân nương tử tốt, tân nương tử và tân lang quan ông trời tác hợp cho đến già đầu bạc!"

"Tốt! Tốt!" Trong đội ngũ, gia đinh lớn tiếng hét lớn kéo ra hầu bao, đủ loại bánh kẹo bánh ngọt rơi xuống đám người như mưa.

Đám trẻ con reo hò, vội vàng xông lên nhặt, ngay sau đó lại vây quanh bạch mã của Bùi Lăng, cùng hô lên: "Tân lang quan tuấn tú, tân lang quan tốt, tân lang quan đại phú đại quý, trường sinh tiêu dao!"

"Đại phú đại quý, trường sinh tiêu dao!" Gia đinh nói hùa theo, lại là một đống lớn bánh kẹo bánh ngọt trút xuống.

Lúc đám người nhốn nháo, đội ngũ xê dịch từng chút một đến cửa nhà trưởng thôn.

Nơi đây đã có nhóm nhạc cưới chờ sẵn từ sớm, kiệu hoa vừa hạ xuống đất, tiếng chiêng trống vang trời rất náo nhiệt, cùng lúc đó thôn dân xung quanh rối rít vỗ tay lớn tiếng khen hay, không kìm được vui mừng.

Có gia đinh tiến lên, một phát kéo dây cương bạch mã, thôn trưởng cũng đi tới cửa, đặt cốt địch vào bờ môi nhẹ nhàng thổi vang.

Hệ thống không chút do dự, thao túng Bùi Lăng cứng đờ xuống ngựa, chợt đi đến bên cạnh kiệu, đưa tay vén rèm kiệu lên.

Chỉ thấy trong kiệu hoa vốn trống rỗng lại có một nữ tử mặc hỉ phục đỏ chót ngồi đó, trên khăn hỉ của nương tử màu đỏ chót thêu uyên ương nghịch nước tịnh đế liên hoa.

Dù là hỉ phục rộng lớn không vừa người, cũng không che giấu được dáng vẻ yểu điệu của nữ tử này.

Chỉ là khăn hỉ che đậy tầm mắt không nhìn ra khuôn mặt, trong chốc lát Bùi Lăng không thể xác định đây có phải là Kiều Từ Quang hay không?

"Tân nương tử, nhanh đi ra! Tân nương tử nhanh đi ra!" Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, hài đồng xung quanh bắt đầu ồn ào, các thôn dân cũng rối rít gia nhập, vỗ tay, giậm chân, đồng loạt quát.

Nghe được tiếng động này, tân nương trong kiệu lập tức nghe lời đứng lên, thoải mái đi ra.

"Ừm?" Tân nương một mình ra ngoài, thôn trưởng đang thổi sáo khẽ cau mày, sao chỉ có một vị tân nương?

Phải là ba người mới đúng.

Hôm qua Tử thôn còn có hai người phạm tội ban đêm mặc đồ đỏ, ban ngày trâm hoa.

Dựa theo quy củ cũng nên đến đây làm của hồi môn.

Được rồi, điều này không quan trọng, có một tế phẩm cũng đủ rồi.

Dù sao sau đám cưới này đã có thể chiếm lấy tất cả của công tử.

Đến lúc đó kết cục Tử thôn đều giống nhau.

Nghĩ đến đây, thôn trưởng lập tức nói: "Giờ lành đã đến, cặp tân nhân nhanh chóng đi vào trong bái đường!"

Nói xong, nhẹ nhàng thổi cốt địch.

Bùi Lăng lập tức bị hệ thống thao túng đi đến chính đường, nhưng tân nương lại đứng đấy không nhúc nhích.

Thấy thế, thôn trưởng càng nhíu chặt chân mày, lặp lại: "Giờ lành đã đến, tân nhân nhanh chóng đi vào trong bái đường!"

"Tân nương tử, nhanh bái đường! Tân nương tử, nhanh bái đường!" Thôn dân nghe vậy, cũng đồng thanh thúc giục lần nữa.

Trong tiếng thúc giục như dời núi lấp biển, Bùi Lăng dẫn đầu đi đến chính đường để bái đường, lúc này cuối cùng tân nương đã có phản ứng, đầu ngón tay rủ xuống bên người nàng giật giật, ngay sau một luồng sinh cơ cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nàng!

Hỉ khăn đội trên đầu nàng lập tức bị một cơn gió thổi bay ra ngoài, lộ ra một đôi mắt hoa đào như làn xuân thủy, vẻ ngoài như hoa như nguyệt.

Chương 942: Chỉ có thể làm thiếp

Người sống!

Thôn trưởng và các thôn dân đều quá sợ hãi, tế phẩm lần này Tử thôn đưa tới lại là một người sống?!

Lúc này, Bùi Lăng đang đứng trên chính đường đã bố trí tốt, đưa lưng về phía thôn trưởng và tân nương, không nhìn thấy khuôn mặt tân nương.

Nhưng thông qua luồng khí tức cường đại này đột nhiên bạo phát ra, hắn lập tức nhận ra tân nương là Kiều Từ Quang!

Thì ra là thế!

Kiều Từ Quang không chết thật, chắc chắn đối phương thông qua đám tang mà Tử thôn tổ chức vào hôm qua, đạt được rất nhiều manh mối, hiện tại dựa vào đám tang để tìm được vị trí Tang thôn.

Chỉ có điều, bây giờ hắn bị hệ thống điều khiển không giúp được Kiều Từ Quang, lấy thực lực cá nhân của đối phương, chắc chắn không đối phó được thôn trưởng Tang thôn...

Lúc này, Kiều Từ Quang đã khôi phục ý thức, nàng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thoạt nhìn đây là một thôn làng rất bình thường, ngay cả thôn dân, hài đồng xung quanh cũng rất bình thường, thậm chí quần áo của rất nhiều người còn có mảnh vá, nghiễm nhiên là dân chúng nghèo tầm thường nhất.

Nhưng rất nhiều thứ trang trí trong thôn đều là da người xương người chế thành.

Thậm chí hoa lụa màu đỏ treo xung quanh cũng mơ hồ tản ra mùi máu, rõ ràng là máu người tô lên.

Lại cẩn thận kiểm tra thôn dân ở trong tầm mắt, dù trong cảm giác bọn họ đều là một vài phàm nhân không có chút tu vi nào nhưng cảm giác hoàn toàn khác với Tử thôn! Nàng không nói rõ được vấn đề trong đó, nhưng có một loại trực giác nơi này không có người sống.

Đây là ma quật!

Hơn nữa, bây giờ nàng mặc hỉ phục của tân nương, cách đó không xa đang có một người ăn mặc theo kiểu tân lang quan.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng của đối phương nhưng Kiều Từ Quang lập tức kịp phản ứng, lần này mình làm tế phẩm mới đến chỗ này, chắc chắn tân lang quan kia là mục tiêu tiếp nhận hiến tế.

Dù không phải, chắc chắn cũng rất quan trọng.

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang không chút do dự, bàn tay trắng nõn đưa ra, đánh một chưởng về phía tân lang kia!

Oanh!!

Chưởng kình vừa tới giữa không trung đã bị một luồng lực lượng âm u lạnh lẽo chấn vỡ.

Một bóng dáng như quỷ mị chợt lóe lên, lập tức ngăn ở trước mặt Kiều Từ Quang.

"Tân nương tử, nhanh bái đường." Thôn trưởng Tang thôn nhìn chằm chằm Kiều Từ Quang, ánh mắt âm u tàn nhẫn, giọng nói mang theo sự mê hoặc, "Con ta cưới thê tử, vốn muốn người chết, ngươi lại là người sống, cho nên ngươi không thể làm chính thê, chỉ có thể làm thiếp."

"Bây giờ điển lễ sắp đến, ta lấy thân phận A Ông đặc cách cho ngươi có thể sử dụng lễ nghi chính thê vào cửa."

"Ngươi còn không nhanh đi vào bên trong bái đường?"

Lúc hắn ta nói chuyện, một luồng lực lượng kỳ dị không ngừng đánh thẳng vào tâm cảnh của Kiều Từ Quang, khiến nàng công nhận cách nói của đối phương.

Chỉ có điều, trong mắt Kiều Từ Quang lấp lóe tia sáng, cười lạnh một tiếng, lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Dùng loại mưu mẹo nham hiểm này với tu sĩ tâm chí không kiên định, hoặc là tu vi không đủ chắc chắn mọi việc đều thuận lợi.

Nhưng đối với nàng cũng chỉ là cơn gió mát quất vào mặt, không hề có tác dụng.

Lúc này Kiều Từ Quang khẽ vươn tay, trong tay lập tức có thêm một nhánh hoa như vừa mới bẻ.

Nhánh hoa này khoảng hơn một xích, trên cành cây màu nâu tỏa ra lấm tấm nụ hoa màu trắng.

Thân cành, cánh hoa, nụ hoa đều có vô số phù văn nhỏ bé phức tạp như ẩn như hiện.

Đây là pháp bảo bản mệnh của Kiều Từ Quang, Vạn Huyền Chi.

"Tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt!" Kiều Từ Quang lạnh lùng nói, bàn tay trắng nõn chỉ ra một cái, trên Vạn Huyền Chi lập tức tróc ra mười mấy nụ hoa màu trắng hóa thành từng nguyệt nhận màu phấn trắng cắt phá bầu trời, dùng một đường vòng cung kỳ quái quỷ dị chém về phía thôn trưởng.

Sắc mặt Thôn trưởng thay đổi, nhìn nguyệt nhận gào thét mà đến, nâng hai tay lên bắt loạn vào khoảng không một cái, lại cứ thế nắm tất cả nguyệt nhận ở trong tay.

Trong chốc lát, nụ hoa biến thành nguyệt nhận đều bị áp chế, không thể động đậy.

Cảm nhận được lực lượng mênh mông hùng hậu giữa hai tay của thôn trưởng, căn bản không phải tu sĩ Kết Đan kỳ có thể chống lại, trong tay Kiều Từ Quang biến đổi pháp quyết, toàn bộ nhánh hoa đột nhiên hóa thành một thanh phi kiếm bắn ra kiếm khí lành lạnh, tiếng rít mới lên đã xuyên qua thân thể thôn trưởng!

Ong!

Trường kiếm đâm xuyên qua ngực thôn trưởng, tiếng gào mới chầm chậm kết thúc.

Nhưng ngay sau đó thôn trưởng hóa thành một đoàn sương đen, nhanh chóng hội tụ thành hình ở cách đó không xa, lại hoàn hảo không chút tổn hại.

Vẻ mặt Kiều Từ Quang nghiêm nghị, pháp quyết trong tay lại biến đổi, khí tức trên người càng ngày càng mạnh, phi kiếm giữa không trung đột nhiên vòng một cái, thân kiếm hơi lắc, chợt một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám.

Tám đạo phi kiếm giống nhau như đúc, khí thế rét lạnh tung hoành, mang theo kiếm ý nghiêm nghị gầm thét chém về phía thôn trưởng.

Vào lúc này, khuôn mặt thôn trưởng đột nhiên nhanh chóng nhạt đi, đường nét trên mặt nhanh chóng biến mất, quanh thân hiện ra vô số chú văn huyết sắc, hắn ta không né tránh, cả người đột nhiên bị sương mù bao phủ.

Vù vù vù...

Phi kiếm chém vào trong sương mù lập tức như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không thể thương tổn được thôn trưởng.

Chương 943: Chỉ có thể làm thiếp

Ngay sau đó, sương mù nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ đường đi, che đậy tầm mắt mọi người.

Nhưng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên: "Thu!"

Ngay sau đó, sương mù dày đặc bắt đầu dùng một tốc độ cực nhanh trở nên mỏng manh, nhưng chỉ trong chốc lát tất cả sương mù lại bị một lực hút cường đại kiềm chế, bị một cái hồ lô màu xanh lơ lửng giữa không trung hút vào trong đó.

Dẹp xong sương mù, hồ lô màu xanh lập tức rơi vào trong lòng bàn tay Kiều Từ Quang, tám đạo phi kiếm cũng hiện ra từ giữa hư không, một lần nữa hợp làm một thể huyễn hóa về nhánh hoa, quay chung quanh nàng, chìm nổi theo hô hấp của nàng.

Mặc dù ánh mắt trở nên rõ ràng, nhưng Kiều Từ Quang không hề thả lỏng.

Chỉ với lần giao thủ này, nàng hiểu rõ thực lực của vị trưởng thôn trước mắt cực kỳ khủng bố, tiếp tục đấu với đối phương là việc rất không khôn ngoan, trước tiên cần phải giải quyết vị tân lang tiếp nhận tế phẩm kia!

Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang tâm niệm vừa động, một sợi tơ đen nhánh mảnh khảnh lập tức xuất hiện ở trong tay nàng.

Đây là Phược Linh Ti, đặc biệt nhằm vào thứ quỷ quái.

Chỉ cần bị món pháp bảo này trói lại, bất kỳ quỷ vật gì cũng không có sức phản kháng!

Trong tay Kiều Từ Quang nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Phược Linh Ti vội vàng vọt lên trói thôn trưởng, nhân cơ hội này Vạn Huyền Chi chia ra làm tám như độc giao xuất động, chém về phía tân lang.

Thấy cảnh này, thôn trưởng giận tím mặt, con của hắn ta đang thôn phệ mệnh cách của công tử, tuyệt đối không thể bị người khác làm bị thương!

Trong nháy mắt, thôn trưởng bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng...

...

Tử thôn.

Đội ngũ đưa tang đi vào trong làng đang muốn giải tán, lúc này có thôn dân vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng nói: "Thôn trưởng, không xong! Trong thôn đột nhiên bắt đầu người chết, hình như là nguyền rủa ứng nghiệm."

"Rõ ràng chúng ta đã xử lý dựa theo quy củ, vì sao còn có loại tai họa này?"

"Chẳng lẽ lại sửa quy củ?"

"Sửa cái gì mà sửa, ta thấy căn bản là đại nạn của Tử thôn đã đến, chúng ta không sống nổi!"

Tâm trạng lo lắng vội vã quanh quẩn trong lòng thôn dân, không đợi thôn trưởng trả lời, bọn họ không nhịn được bắt đầu đánh trống reo hò.

"Nguyền rủa?" Thôn trưởng nghe, sắc mặt thay đổi, lập tức quay đầu hỏi tán tu, "Trong các ngươi, có ai ban đêm mặc đồ đỏ, ban ngày cài trâm hoa không?"

Quy củ của Tử thôn, chỉ cần có người ban đêm mặc đồ đỏ, ban ngày cài trâm hoa, lần rút thăm hiến tế tiếp theo chắc chắn sẽ bị lựa chọn.

Nếu chỉ bị chọn thì cũng không có gì.

Nhiều lắm là đến lúc đó thêm mấy tế phẩm mà thôi.

Nhưng lần này lại khác!

Lần này vị tiên cô kia trực tiếp dùng mình làm tế phẩm, đã rút cây thăm bị đánh dấu kia.

Cho nên hôm qua, những người khác trong làng, mặc kệ là thôn dân hay người xứ khác đều không tiếp tục rút thăm.

Thôn trưởng căn bản không biết việc còn có tế phẩm khác.

Bây giờ nguyền rủa đột nhiên giáng lâm trong thôn, chắc là tế phẩm lần này ít đi.

Phải tranh thủ thời gian tìm ra tế phẩm bị thiếu, lại hiến tế một lần nữa trước lúc trời tối.

Vẻ mặt tán tu tham gia đưa tang vô cùng nghi ngờ, sau đó lắc đầu nói: "Không có, hôm qua chúng ta không thấy có người mặc đồ đỏ cài trâm hoa."

Nghe vậy, thôn trưởng khẽ giật mình, không phải có người mặc đồ đỏ cài trâm hoa?

Vậy rốt cuộc là cái gì?

Hắn ta nóng nảy, khí huyết ở ngực cũng trào lên, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, phân phó: "Gọi tất cả mọi người đến, lại rút thăm một lần nữa. Chắc chắn trong thôn có người làm trái với quy tắc!"

Các thôn dân lập tức làm theo, giải tán đi gọi người.

Ngay sau đó, thôn trưởng lại dặn dò đám tán tu: "Làm phiền các ngươi cũng đi gọi người tới, rút thăm lại một lần. Nguyền rủa giáng lâm ở trong thôn, chắc chắn có người trái với quy củ, chỉ cần rút thăm một lần nữa là có thể biết ai phá hoại quy củ."

Nghe vậy, đám tán tu mặt không thay đổi liếc nhìn nhau.

Tử thôn này có người chết thì có liên quan gì với bọn họ?

Thế nhưng, hiện tại thôn này quỷ dị, thoạt nhìn trưởng thôn này là phàm nhân, ai biết bên trong là cái gì?

Đám tán tu cũng không dám đắc tội thẳng mặt, lập tức có người nói: "Có thể, nhưng phải đợi một lúc, chúng ta còn có đồng đạo chưa trở về."

Thôn trưởng không nghi ngờ gì, nhắc nhở: "Nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi trời tối, nếu không toàn bộ làng sẽ gặp đại nạn!"

"Được." Đám tán tu gật đầu đồng ý rồi cáo từ.

Chờ đi đến chỗ thôn trưởng không thấy được, bọn họ mới bắt đầu truyền âm cho nhau bàn bạc việc này: "Làm sao bây giờ? Chút nữa thật sự đi rút thăm?"

"Hừ! Thôn này vốn không bình thường, tất cả đều chết là tốt nhất!"

"Không sai! Kiều chân truyền cực kỳ tin tưởng thôn dân nơi này, kết quả hiện tại Kiều chân truyền lại chết!"

"Ta cảm thấy đừng đi thì tốt hơn, dù sao ai biết lúc rút thăm có gặp phải thủ đoạn ngầm gì đó không? Cách mấy ngày thôn này lại phải tổ chức đám tang một lần, bây giờ những người ngoài chúng ta mới tới, rất có thể bọn họ sẽ nghĩ cách để chúng ta chết thay..."

"Thế nhưng, chúng ta không thể quyết định việc này."

"Đúng vậy, chờ Thạch lâu chủ và đám tiên tử Tố Chân Thiên trở về rồi nói sau. Có đi rút thăm hay không, chắc chắn phải do bọn họ quyết định."

Chương 944: Thiên kiếp như thế nào?

"Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, sau khi chúng ta trở về bàn bạc với những người khác một chút, ta đoán chắc chắn trong đoàn người cũng không muốn mạo hiểm."

"Đúng! Chỉ cần chúng ta không đi, chẳng lẽ Thạch lâu chủ và tiên tử Tố Chân Thiên sẽ giết sạch chúng ta vì phàm nhân trong thôn này hay sao? Vậy còn là danh môn chính đạo gì nữa!"

Trong lúc bàn bạc, bọn họ đi vào đại trạch thôn đông.

...

Dã ngoại.

Gốc cây lớn che trời, dây leo như thác nước.

Trong rừng vũng bùn mềm mại, Thạch Vạn Lý và bốn tên đệ tử Tố Chân Thiên dựa theo la bàn chỉ dẫn, chậm rãi đi tới từng bước.

Thời gian dần trôi qua, bọn họ đi vào trong một màn sương mù.

Chương Tinh cầm la bàn đi ở đầu tiên, ba người Nguyễn Chỉ theo sát phía sau, Thạch Vạn Lý đi cuối cùng.

Cứ tiếp tục đi tới, Chương Tinh đột nhiên dừng lại.

"Sao thế?" Thạch Vạn Lý lập tức hỏi.

"Sư tỷ đã tỉnh." Chương Tinh trầm giọng nói, "Chúng ta phải tăng tốc, nếu không sẽ không giúp được sư tỷ!"

Thạch Vạn Lý nhướn mày, lập tức gật đầu: "Các ngươi dẫn đường với tốc độ cao nhất, ta có thể đuổi theo."

"Tốt!" Tốc độ năm người đột nhiên tăng lên, nhanh chóng đi xuyên qua sương mù.

Sau một lát, căn cứ vào la bàn chỉ thị bọn họ dần nghe được tiếng nước, không lâu sau đã đi xuyên qua sương mù dày đặc, cách con sông nhỏ, bờ bên kia xuất hiện hình dáng một tòa thôn trang.

Đám người Thạch Vạn Lý lập tức hiểu rõ, nơi này là vị trí của Kiều sư tỷ.

"Tang"!

Bọn họ không hề do dự, lập tức chạy vào trong thôn.

Nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện, tình huống thôn này hoàn toàn ngược lại với Tử thôn, dù bọn họ tiếp cận thế nào cũng không thể tiến vào trong thôn.

Sau khi thử một lát, năm người không thể không ngừng lại.

"Tiếp tục như vậy không được." Thạch Vạn Lý trầm giọng nói, "Phải nghĩ những cách khác."

Ánh mắt Chương Tinh lóe lên: "Thử thuật pháp một chút!"

...

Tang thôn.

Vô số căn nhà có gần có xa đổ xuống, linh hỏa thiêu đốt xà nhà thỉnh thoảng phát ra tiếng "đôm đốp".

Khắp nơi trong làng đều là dấu vết thuật pháp, trong tầm mắt là đống đổ nát hoang tàn, thây ngang khắp đồng, da người, xương người, máu người tán loạn, nhưng vì thôn trưởng Tang thôn cố hết sức che chở, nên chính đường dùng để bái đường và trên Bùi Lăng ở trong chính đường vẫn còn an toàn.

Một trận đại chiến khó khăn lắm mới kết thúc.

Cả người Kiều Từ Quang đẫm máu, khóe miệng cũng loang lổ vết máu nửa quỳ dưới đất, nhánh hoa không duy trì được kiểu dáng phi kiếm, cắm nghiêng trên mặt đất ở trước mặt nàng không xa.

Các thôn dân còn sót lại đứng nhìn từ giữa tường viện và căn nhà bị sụp đổ, ánh mắt quỷ dị mà khát vọng nhìn về phía Kiều Từ Quang, cứ như người chết đói thấy được đồ ăn mong nhớ ngày đêm, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt.

Cách mấy trượng, thôn trưởng Tang thôn áo bào sạch sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, khép tay áo đứng đó.

"Hiện tại ngoan ngoãn bái đường cùng nhi tử ta, từ đây là người Tang thôn ta, sau này không già không chết, vĩnh viễn còn sống, chẳng phải là chuyện tốt mà các ngươi tha thiết ước mơ..." Bờ môi thôn trưởng mấp máy, tràn đầy mê hoặc nói, từng câu truyền vào trong tai Kiều Từ Quang.

Bây giờ hắn ta nắm chắc thắng lợi trong tay, tất cả đều trong sự khống chế!

Đúng là thực lực của nữ tu Nhân tộc này rất mạnh, nhưng tu vi quá thấp, không phải là đối thủ của hắn ta, càng không ngăn cản được kế hoạch của hắn ta.

Sau đó, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, hôm nay chắc chắn phải hoàn thành việc bái đường này!

Nghe vậy, Kiều Từ Quang cười lạnh, dùng hết sức lực đứng lên từ dưới đất.

"Đúng là ta không phải đối thủ của tà ma, thậm chí cộng lại tất cả tu sĩ lên đảo lần này lại cũng đánh không thắng ngươi, nhưng Thiên kiếp thì sao?" Nàng lạnh giọng nói xong, không chờ thôn trưởng kịp phản ứng đã nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt.

Trong nháy mắt, tu vi của Kiều Từ Quang liên tục tăng lên, ngay sau đó bầu trời vốn đã tối tăm, lập tức tuôn ra vô số mây đen!

Thấy cảnh này, sắc mặt thôn trưởng đột nhiên thay đổi.

Trong lòng Bùi Lăng còn có tám lô đỉnh nữ tu kia cũng chấn động.

Đây là khí tức kiếp vân!

Kiều Từ Quang muốn Ngưng Anh ngay tại đây!

Nhìn kiếp vân càng tụ càng nhiều trên không trung, Kiều Từ Quang lạnh lùng nở nụ cười, vốn tu vi của nàng đã đạt tới Kết Đan đỉnh phong, có thể Ngưng Anh bất cứ lúc nào.

Chỉ có điều, Nguyên Anh chia thành hai cấp độ lớn tiên, phàm.

Phàm Anh là đột phá bình thường, từ đó khó trèo lên đại đạo, không thể trường sinh cửu thị, độ khó đột phá cũng đơn giản nhất, không có tình hình gì quá lớn.

Tiên Anh thì có thiên kiếp thí luyện, mặc dù Thiên kiếp khó khăn nhưng chỉ cần thông qua thí luyện, con đường càng rộng lớn hơn, từ đây nhìn thấy phong cảnh khác biệt.

Lấy căn cơ hiện tại của nàng, chỉ cần Ngưng Anh, chắc là cất bước từ Tiên Anh!

Nhưng trong Tiên Anh cũng có chia cao thấp.

Vì ngưng ra Tiên Anh thượng thừa nhất, nàng vẫn luôn khổ cực áp chế tu vi, chậm chạp không đi vào Nguyên Anh.

Nhưng hiện tại kẻ địch mạnh trước mắt, mặc kệ vì thuở nhỏ mình được dạy bảo trừ ma vệ đạo, hay cân nhắc vì tính mạng của mình và các sư muội, chỉ có mượn sức mạnh Thiên kiếp, mới có thể tranh thủ được một hy vọng phá vỡ tình hình này!

Chương 945: 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】

Vì vậy, bây giờ Kiều Từ Quang không rảnh quan tâm phẩm chất Nguyên Anh gì đó, trực tiếp không chậm trễ chút nào Ngưng Anh, tiện dẫn Thiên kiếp hạ xuống.

Nơi này có rất nhiều quy củ, hình như hơi không cẩn thận sẽ dẫn tới nguyền rủa.

Vậy nàng cũng muốn xem xem, lại có quy củ gì có thể nguyền rủa Thiên kiếp?

"Chắc đây là ngoại kiếp của ta..." Kiều Từ Quang thầm than một tiếng trong lòng, trong mắt lại không có chút hối hận nào.

Thiên uy sáng rực, lôi đình chớp giật.

Bây giờ nàng bị trọng thương, pháp lực cũng đã khô kiệt, gần như không có khả năng vượt qua Thiên kiếp.

Nhưng không sao, chỉ cần nàng mượn dùng lực lượng Thiên kiếp, cùng chết chung với toàn bộ "Tang" này!

Kéo truyền thừa do người đã từng là cấm kỵ của U Tố mộ để lại lên đường cùng mình!

Lúc này, thôn trưởng Tang thôn cau mày, nữ tu Nhân tộc này đang tìm cái chết!

Đương nhiên, đối phương chết không sao, nhưng nếu độ kiếp chết nhất định không còn hài cốt, thần hình câu diệt.

Đối phương là tế phẩm, là mấu chốt để con của hắn ta tranh đoạt mệnh cách công tử.

Trước khi bái đường, ít nhất phải giữ lại thi thể của đối phương.

Nghĩ đến đây, thôn trưởng đột nhiên bắt đầu cười quỷ dị: "Rất tốt! Nữ tu nhà ngươi dám nghĩ dám làm, dám đánh dám giết, cũng không tiếc cả tính mạng của mình... Chỉ tiếc, côn trùng nhỏ không thể phá băng, ngươi căn bản không biết sự cường đại của chủ nhân chúng ta! Còn có thủ đoạn do chủ nhân để lại thần diệu cỡ nào!"

"Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, ta cho ngươi một tạo hóa."

Nói xong, thôn trưởng quay đầu, giọng nói mê hoặc nói với tám lô đỉnh đang ngồi trên ghế trong chính đường: "Chủ nhân các ngươi sắp hoàn thành đại điển với chủ mẫu, đi đánh trống thổi kèn coi như trợ hứng."

Trong lúc nói chuyện, tâm niệm hắn ta vừa động lấy ra tám nhạc khí, cầm sắt sênh tiêu đều có đủ, đưa cho tám lô đỉnh kia.

Tám lô đỉnh không hề nghi ngờ và trì hoãn, lập tức làm theo.

Là lô đỉnh của Khang Thiếu Dận, tám lô đỉnh đều có thành tựu ở mặt cầm kỳ thi họa ca múa đàn hát, lúc này nhạc khí tới tay, không cần nghĩ ngợi đã cực kỳ vui sướng hợp tấu một bài.

Theo tiếng nhạc khí vang lên, khí tức của tám người bắt đầu nhanh chóng suy bại.

Cùng lúc đó, bên tai Kiều Từ Quang vang lên tà âm, vốn pháp lực của nàng đã khô kiệt lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng, tinh khí thần tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được!

Xảy ra chuyện gì?

Kiều Từ Quang ngạc nhiên, trong lòng hoảng sợ.

Lúc này, hình như phát hiện khí tức của nàng xảy ra thay đổi, quy mô kiếp vân cũng bắt đầu tăng trưởng.

Kiếp vân đen như mực chậm rãi mở rộng, chỉ chốc lát sau toàn bộ "Tang" đã trở nên ảm đạm, quy mô kiếp vân trên đỉnh đầu lại đã đạt đến trình độ lúc Lệ Liệp Nguyệt Ngưng Anh!

Thôn trưởng nhìn Kiều Từ Quang, lạnh lùng nói: "Đây là 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , ngươi không bằng lòng bái đường, những lô đỉnh này bằng lòng!"

Trong lòng hắn ta hơi mỉm cười, 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 có thể hiến tế người thi thuật, tăng căn cơ nội tình của người bị thi thuật trên phạm vi lớn.

Chỉ có điều, thiên hạ không có lợi ích miễn phí như thế.

Người tiếp nhận lợi ích này cũng phải thừa kế tâm nguyện của người thi thuật.

Hiện tại Kiều Từ Quang đã trúng bùa này, bắt đầu hấp thu tất cả mọi thứ của tám lô đỉnh, vậy tiếp theo cũng phải hoàn thành chấp niệm của tám lô đỉnh này.

Nếu là người tâm chí không kiên định trúng bùa này, chắc chắn sẽ bị đoạt xác ngay tại chỗ!

Nữ tu trước mặt lại không bị Hoặc Hồn của hắn ta ảnh hưởng, xem ra tâm chí vô cùng kiên định, không thể đoạt xác nhưng bái đường một lần cũng không có vấn đề.

Nghe vậy, Kiều Từ Quang cảm thấy không ổn nhưng nàng liên tiếp thi triển rất nhiều thuật pháp phòng ngự, giải trừ, lại dùng ra vài tấm át chủ bài vẫn không thể ngăn cản đối phương.

Đúng vào lúc này, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: "Hình như bái đường với chủ nhân cũng không tệ?"

Lúc này, dưới sự thôi động của 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , tám lô đỉnh vừa diễn tấu vừa đến gần, vừa hay bao vây Kiều Từ Quang thành một vòng tròn.

Đám lô đỉnh bị Hoặc Hồn mê hoặc, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của bản thân, bọn họ vừa đàn tấu nhạc khí trên tay, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào Kiều Từ Quang, không ngừng truyền âm bàn tán: "Chân truyền Tố Chân Thiên, tiên tử Kiều Từ Quang Kiều cao cao tại thượng, quả nhiên vẫn là vật trong bàn tay chủ nhân!"

"Lẽ nào lại như vậy! Nàng lại có thể bái đường cùng chủ nhân, chúng ta theo chủ nhân lâu như vậy cũng chỉ là thiếp thất, đừng nói đến bái đường, ngay cả kiệu hoa cũng chưa được ngồi..."

"Mọi thứ đều có trước có sau, dù là chính thê của chủ nhân thì như thế nào? Không có chủ nhân sủng ái, chính thê cũng chỉ là cái danh hão."

"Chỉ cần chủ nhân không thích nàng, nàng căn bản không làm gì được chúng ta!"

"Chắc chắn chủ nhân đã lừa nàng, nói là chính thê, chắc chắn cũng là lô đỉnh!"

"Đợi sau khi nàng trở thành lô đỉnh mới của chủ nhân, nhất định phải dạy dỗ thật tốt..."

"Ừm, sau khi bái đường là động phòng, đêm nay chúng ta cùng hầu hạ chủ nhân, ra oai phủ đầu cho cái người gọi là chủ mẫu này!"

Chương 946: 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】

"Ý tưởng này không tệ, vài ngày trước đó chủ nhân mới luyện chế một nhóm pháp y, vừa hay chúng ta mặc cho chủ nhân nhìn, cũng thuận tiện dạy cho Kiều Từ Quang này biết nên hầu hạ chủ nhân như thế nào..."

"Ta mặc bộ sa y chạm rỗng kia, các ngươi thì sao?"

"Hì hì, ta mặc bộ hỉ phục vải lụa kia, bộ kia không khác bộ hỉ phục này của Kiều Từ Quang là bao, cũng để chủ nhân so sánh một lần, rốt cuộc ai đẹp hơn?"

"Đẹp hơn? Tiểu đề tử càng quyến rũ hơn?"

"Đừng quan tâm nhiều như vậy, chủ nhân thích là được..."

"Những chuỗi lục lạc, tai hồ ly, đuôi mèo, bịt mắt, đồ nhét miệng... Đều mang theo chứ?"

"Đương nhiên mang theo, ha ha, chỉ sợ chân truyền Tố Chân Thiên này cũng không biết phải dùng như thế nào? Không sao cả, đêm nay chúng ta cùng dạy nàng, nhưng nàng đừng quá thất lễ ở trước mặt chủ nhân mới được."

"Thất lễ càng tốt hơn! Để chủ nhân nhìn vẻ mặt ghen ghét của nàng một chút, ha ha..."

...

Tử thôn.

Nhà trưởng thôn.

Tất cả thôn dân đều tụ tập lại, theo thứ tự rút thăm từ trong ống trúc trên tay thôn trưởng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, dù thôn trưởng và các thôn dân đều đã tăng thêm tốc độ, nhưng toàn bộ quá trình vẫn tốn rất nhiều thời gian.

Lúc mặt trời ngả bóng về tây, tất cả thôn dân kết thúc rút thăm nhưng không ai rút trúng thăm đã đánh dấu.

Thấy vị thôn dân cuối cùng bốc thăm xong, thăm đã đánh dấu vẫn còn ở trong ống trúc, sắc mặt thôn trưởng lập tức thay đổi, không sai được!

Người phá hỏng quy củ nằm trong số những người xứ khác kia.

Thế là, thôn trưởng lập tức phân phó: "Đi! Nhanh đi đại trạch thôn đông, để những người xứ khác kia lập tức tới rút thăm."

Lập tức có mấy thôn dân nhận lệnh chạy tới đại trạch truyền lời.

Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã trở về bẩm báo: "Thôn trưởng, những người xứ khác kia nói, bọn họ sẽ tới rút thăm nhưng phải đợi mấy người, bởi vì bên bọn họ còn có người chưa trở về."

Thôn trưởng nghe vậy cau mày, hắn ta biết người không trở về là ai, nhưng chuyện này không thể kéo dài!

Thế là, hắn ta dứt khoát cầm ống trúc, tự mình đến đại trạch thôn đông.

Sau một lát, thôn trưởng dẫn theo một đoàn thôn dân đi tới trước cổng đại trạch thôn đông.

Đã thấy cửa lớn đại trạch đóng chặt, lúc này thôn trưởng tiến lên gõ cửa: "Người xứ khác nhanh mở cửa! Nhanh ra đây rút thăm! Việc này lớn, không thể kéo dài thêm, một khi mặt trời xuống núi, hậu quả khó mà lường được!"

Trong tiếng rầm rầm rầm, chẳng mấy chốc cửa lớn mở ra, một tán tu đứng ở sau cửa.

Thấy thôn trưởng cùng rất nhiều thôn dân, hắn ta lập tức khách sáo nói: "Thôn trưởng yên tâm đừng vội, hiện tại không đủ người, nếu đủ người, chúng ta sẽ tự đi qua rút thăm."

Thôn trưởng vội vàng nói: "Hiện tại có bao nhiêu người? Có bao nhiêu người cứ rút trước rồi nói, nếu không thời gian không đủ, nguyền rủa giáng lâm, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết!"

Nghe vậy, tán tu này cười lạnh trong lòng, bọn họ đã phái người xem toàn bộ quá trình thôn dân rút thăm từ một nơi bí mật gần đó, không ai rút được lá thăm đánh dấu.

Rất hiển nhiên, người trong thôn này đang cố ý.

Chính vì để lại lá thăm đánh dấu kia cho đám "người ngoài" bọn họ.

Cái gọi là trước khi mặt trời lặn không rút thăm sẽ xong đời... Ha ha, chỉ sợ rút cây thăm này, bọn họ mới không sống được.

Thế là, tán tu bình tĩnh nói: "Tốt, vậy ta đi vào gọi mọi người đi ra, kính xin chư vị chờ ở đây một lát."

Nói xong đóng cửa lại, chợt nghe được tiếng bước chân hắn ta đi vào bên trong.

Thôn trưởng thoáng thở phào nhẹ nhõm, đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy người ra.

Trong lòng thôn trưởng lo lắng tiến lên nữa gõ cửa gọi người, lần này lại không có ai đáp lại, trong lòng của hắn ta lập tức hoảng hốt.

Thôn trưởng xoay người trầm giọng gọi mấy thôn dân cường tráng: "Phá cửa đi!"

Các thôn dân rối loạn tưng bừng, chẳng mấy chốc người bị điểm đến tên tiến lên, đồng tâm hiệp lực phá cửa.

Sau khi cửa mở, thôn trưởng lập tức dẫn người xông vào đại trạch, sau đó nhanh chóng phát hiện, trong nhà đã không có một ai!

Người xứ khác vốn ở lại chỗ này đã biến mất toàn bộ.

Trong nháy mắt, sắc mặt thôn trưởng trắng bệch, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ xương sống, cả người như rơi vào hầm băng!

Hắn ta run rẩy ngẩng đầu nhìn lên đường chân trời, đã thấy ở chỗ xa xôi mây đen lăn lộn như thủy triều, quạ đen khí thế hùng hậu thôn phệ chút sắc trời cuối cùng.

Sắc trời ảm đạm, kiếp vân dày đặc kéo dài.

Mãng xà điện quang tím xanh không ngớt di chuyển, nổi lên kiếp lôi, tiếng ù ù nặng nề không ngừng truyền ra.

Tất cả lôi điện khóa chặt Kiều Từ Quang từ đằng xa, rắn rết trốn tránh nàng, không ai có thể đến gần.

Áo bào Kiều Từ Quang phần phật, tóc dài tùy ý bay múa, khí tức càng ngày càng mạnh, cả người như một thanh kiếm sắc bén chậm rãi ra khỏi vỏ, dần lộ ra sự sắc bén.

Nhưng lúc này nàng lại rất khó chịu.

Trong đầu không ngừng hiện ra đủ loại suy nghĩ hoang đường, sa đọa thậm chí cả suy nghĩ dâm tà.

Khi thì nàng nghĩ phải nhanh chóng chém giết vị tân lang kia, khi lại nghĩ đến phải quỳ ở trước mặt đối phương hầu hạ thật tốt; khi thì nhắc nhở mình chú ý độ kiếp, khi thì hận không thể từ bỏ tất cả, chạy như bay đến trước mặt tân lang làm nũng quấn quýt...

Chương 947: Thiên uy huy hoàng

Cái trước là lý trí của nàng, nhưng dục niệm sau đó lại càng ngày càng mạnh.

Chẳng mấy chốc, ngay cả Kiều Từ Quang cũng không phân biệt được, rốt cuộc những cái này là 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 áp đặt cho tâm ma của nàng, hay vốn là suy nghĩ của nàng?

Thời gian chậm rãi trôi qua, theo một tiếng tiêu nghẹn ngào cuối cùng, tám lô đỉnh hợp tấu xong từ khúc vui vẻ, cũng hao hết tất cả, tám bộ nhạc khí và tám bộ váy áo trâm vòng rơi xuống từ giữa không trung, đám lô đỉnh bị rút khô tất cả, trong nháy mắt hình thần câu diệt.

Khóe môi thôn trưởng Tang thôn cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Nơi tên "Tang" này là nơi mà "Chú" từng ở lại, bất kỳ uy năng nguyền rủa gì đều nhận được sự tăng cường đáng sợ.

Dù tâm chí đối phương kiên định như thế nào, tuyệt đối không ngăn cản được sự ăn mòn của 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 .

Trừ khi đối phương còn mạnh hơn "Chú"!

Thôn trưởng vẫy tay một cái, sau khi thu hồi tám bộ nhạc khí, dời bước đứng bên cạnh Bùi Lăng bảo vệ hắn, híp mắt nhìn Kiều Từ Quang đứng giữa kiếp vân.

Cưỡng ép độ kiếp?

Vậy cũng tốt.

Sau đó bái đường có thể tính cả kiếp lực mà đối phương mới có được, hấp thu cùng một chỗ!

Lúc này, cuối cùng vòng kiếp lôi thứ nhất đã ấp ủ xong, sau một tiếng sét đùng đoàng điện giao tím xanh đan xen hoàn toàn thành hình ở trong mây, giương nanh múa vuốt, hàm chứa thiên uy, gào thét lao xuống!

Giao long xuất hiện, mưa gió vần vũ!

Lúc này, điện giao vừa đánh ra, khu vực phía dưới kiếp vân đã gió nổi mưa vần.

Hô... Hô... Hô...

Lúc cơn gió điên cuồng gào thét, nhà cửa lật bay cây cối gãy đổ, cát bay đá chạy, thôn dân đang vây xem rối rít đi khắp nơi tránh né.

Cùng lúc đó, hạt mưa màu đen cũng bắt đầu rơi xuống từng hạt lớn.

Nước mưa này rơi xuống trên người thôn dân, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn... Cơn mưa này là kiếp vũ, ẩn chứa lực lượng ăn mòn mãnh liệt.

Hơn nữa kiếp vũ trong Thiên kiếp mang theo thiên uy càng khắc chế quỷ quái.

Cơn gió điên cuồng và hạt mưa bao bọc Kiều Từ Quang.

Quanh người nàng hiện ra một vòng sáng sạch sẽ, dịu dàng như ánh trăng, bảo vệ cả người nàng.

Chỉ là ngay sau đó, điện giao gào thét mà tới, chưa đến gần mà cảm giác áp lực đã ập vào mặt, khiến Kiều Từ Quang hơi lộ ra vẻ đau khổ.

Đúng lúc này, pháp bảo bản mệnh Vạn Huyền Chi của nàng đột nhiên bay lên, chủ động hóa thành phi kiếm chém về phía điện giao!

Rầm rầm rầm...

Từng tiếng sấm to lớn, sóng dữ càn quét như bao phủ toàn bộ thiên địa.

Các thôn dân đứng xung quanh kêu thảm, lúc đầu còn không ngừng vang lên, càng về sau nhanh chóng yếu ớt, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một vài tiếng động ở mấy nơi hẻo lánh.

Điện giao và Vạn Huyền Chi chém giết ở giữa không trung một lát, cuối cùng không cam lòng tản đi.

Vạn Huyền Chi phát ra một tiếng hét to, mang dư vị của kiếp lôi rơi vào trong tay Kiều Từ Quang. Lúc này ánh sáng sạch sẽ quanh người Kiều Từ Quang đã bị điện giao chấn vỡ, nơi kiếp vân rơi xuống, pháp y bị nhiễm bẩn, nhanh chóng mất đi tác dụng phòng hộ, trên da thịt vốn trắng nõn như sứ hiện ra từng vết thương, máu tươi tuôn trào, thẩm thấu vào áo bào.

Nhưng khí thế cả người nàng không giảm ngược lại còn tăng.

Chống đỡ được vòng kiếp lôi thứ nhất, hiếm khi nào tinh thần của Kiều Từ Quang rõ ràng một lần.

Nàng nhìn về phía thôn trưởng Tang thôn, lạnh lùng quát: "Thiên kiếp cuồn cuộn, thiên uy huy hoàng, chỉ cần giết chết ngươi ở đây, mặc cho ngươi có thủ đoạn quỷ bí kỳ tà như thế nào, cũng không làm được chuyện gì!"

Nói xong, Kiều Từ Quang đột nhiên nhảy lên một cái, Vạn Huyền Chi hóa thành phi kiếm, đột nhiên nhắm thẳng vào thôn trưởng giữa thời gian nghỉ khi độ kiếp!

Thiên Ngoại đảo cấm bay nhưng hôm nay Thiên kiếp giáng lâm, lại phá vỡ quy tắc ở trên đảo, vì vậy Kiều Từ Quang bay lên không, không chịu chút cản trở nào.

Xoạt!

Vô số nguyệt nhận sáng ngời lạnh lẽo thấu xương như vạn hoa cùng nở ra, tràn đầy trời đất nhào về phía thôn trưởng.

Cùng lúc đó, lấy Kiều Từ Quang làm trung tâm, vòng kiếp lôi thứ hai rơi xuống, bao phủ cả thôn trưởng và Bùi Lăng vào bên trong.

Thôn trưởng mặt không đổi sắc, khí tức như vực sâu như địa ngục đột nhiên đưa tay ra, một trảo đánh xuống, tất cả nguyệt nhận đều mất khống chế rơi vào lòng bàn tay của hắn ta, tiếp theo bóp thật mạnh, nguyệt nhận đột nhiên hóa thành bột mịn. Đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, xung quanh chợt xuất hiện sương mù màu đen, bao phủ cả mình và Bùi Lăng.

Ngay sau đó, kiếp lôi gào thét giáng xuống!

...

Sông nhỏ cong cong, thôn trang yên tĩnh mà quỷ dị.

Thạch Vạn Lý và bốn người Nguyễn Chỉ còn đang thử đủ loại thuật pháp.

Nhưng dù là độn pháp, thuật pháp loại công kích, thuật pháp loại ngự vật... Đều không thể tới gần thôn trang.

Ngay lúc bọn họ bó tay không có cách nào, đột nhiên có vô số kiếp vân màu mực tụ lại trên bầu trời cứ như thủy triều, trong khoảnh khắc đã đầy trời.

Năm người Thạch Vạn Lý lập tức khẽ giật mình, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, đây là kiếp vân!

Hiện tại trên đảo này, nhân vật duy nhất có thực lực dẫn tới Thiên kiếp chỉ có Kiều Từ Quang.

Chương 948: Nguyền rủa giáng xuống

Nhưng lấy thực lực của Kiều sư tỷ, lại đến tình trạng bị cưỡng ép dẫn kiếp Ngưng Anh?

Mây đen càng tụ càng nhiều, gần như muốn đè sập toàn bộ thôn trang, vốn là một thôn làng cách con sông xa không thể chạm vào, lúc này đột nhiên trở thành trung tâm Thiên kiếp, đã bị khóa chặt.

Trong lòng năm người hoảng sợ, trong chốc lát mờ mịt im lặng, đúng vào lúc này Sở Hàm Bội thất thần đánh ra một đạo thuật pháp, đột nhiên hoảng hốt nói: "Các ngươi xem! Hình như có thể vào thôn này!"

Bốn người Thạch Vạn Lý nhìn theo hướng nàng đang chỉ, đúng là thấy chút ánh lửa, nhà dân lều cỏ ở bờ bên kia đang chầm chậm thiêu đốt.

Một lát trước, dù bọn họ nghĩ bao nhiều cách cũng không thể chạm đến thôn trang ở bờ bên kia.

Bọn họ lập tức nhận ra, hiện tại là thời điểm tốt nhất để vào làng.

Chỉ có điều, ngay sau đó năm người kịp phản ứng lại không ai tiến lên, nguyên nhân rất đơn giản, Nguyên Anh kiếp có quy mô quá lớn, với thực lực của bọn họ, sau khi tới gần không những không giúp được Kiều sư tỷ, ngược lại còn khiến Kiều sư tỷ phân tâm bảo vệ bọn họ, giảm khả năng nàng độ kiếp thành công.

"Trước tiên tránh xa một chút!" Thạch Vạn Lý lập tức nói, "Chờ Kiều sư tỷ độ kiếp xong, chúng ta lại vào."

Nghe vậy, trong mắt bốn người Nguyễn Chỉ lộ ra vẻ lo lắng, lại cùng nhau gật đầu.

Trừ khi đối thủ có thực lực cao hơn Kiều sư tỷ quá nhiều, nếu không thời điểm độ kiếp là lúc Kiều sư tỷ an toàn nhất.

Bởi vì từ khi kiếp vân bắt đầu ngưng tụ lại, người ngoài sẽ rất khó tiếp cận người độ kiếp.

Sau khi kiếp lôi thật sự giáng lâm, chắc hẳn bất kỳ kẻ nào đều trốn xa trước tiên, để tránh bị thiên lôi tổn thương.

Nghĩ đến đây, năm người lập tức quay người lùi lại.

Một hơi rời khỏi hơn mười dặm, sau lưng lôi quang lấp lóe, điện giao lao xuống, ánh sáng nổ tung, lôi đình nổ đì đùng trên trời cao, toàn bộ làng hứng chịu một kích này, vô số căn nhà, thôn dân đã tan thành mây khói!

Dư chấn kiếp lôi vẫn bá đạo, lấy làng làm trung tâm, phóng ra bốn phương tám hướng.

Vốn mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại, trong nháy mắt đã xuất hiện mấy dấu vết cháy đen do sét đánh, theo mùi hương khói lửa, trên mặt đất xuất hiện phần đất như lưu ly.

Dù cho vừa rồi năm người Thạch Vạn Lý đã kịp thời lùi ra sau nhưng vẫn bị dư uy của Thiên kiếp tác động đến, bị sóng khí cường đại quét đến từ sau lưng bay ra ngoài.

Phanh phanh phanh...

Năm người xô ngã vô số cỏ cây, cuối cùng ngã vào sâu trong bụi cây mới chật vật bò lên.

Cũng may khoảng cách với trung tâm kiếp vân đã khá xa, tổn thương không nặng.

Bọn họ nhanh chóng bò lên nhưng còn chưa kịp thở phào, lại thấy một vòng kiếp lôi đánh xuống!

Thạch Vạn Lý thay đổi sắc mặt, vội vàng đánh ra thuật pháp, đỡ đám người Nguyễn Chỉ lên, tiếp tục rút lui về nơi xa: "Lại lui! Nhanh!"

Rầm rầm rầm...

Kiếp lôi gào thét, cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó mà chấn động!

...

Tử thôn.

Thôn trưởng râu tóc bạc trắng sắc mặt tái xanh dẫn theo thôn dân tìm kiếm những người xứ khác kia ở khắp nơi.

Trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt, tìm kiếm từng nhà từng tấc, thậm chí còn ghé vào đầu tường phòng trống, lấy cây gậy trúc đẩy ra cánh cửa, cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm, giếng cạn trong thôn, sương phòng mà thôn dân không dùng đến từ lâu, rừng cây nhỏ trong thôn... Không có, không có, đều không có!

Thậm chí thôn trưởng còn dẫn theo người đến mật thất trong lòng đất một chuyến, vẫn không thu hoạch được gì, mồ hôi lạnh đầm đìa rơi xuống từ trên trán.

Vào lúc này, ngay con đường chắc chắn phải đi qua trong thôn làng, đám tán tu dửng dưng đứng đấy, vẻ mặt lại rất thoải mái.

"Thật không ngờ thủ thuật che mắt nho nhỏ này có thể đùa nghịch bọn họ xoay quanh."

"Dù sao đều là phàm nhân, có thể khám phá dáng vẻ của chúng ta mới là lạ."

"Chủ yếu nơi này quá kỳ quái, còn tưởng rằng những thôn dân trông như phàm nhân này nhìn sẽ có thủ đoạn gì đó đặc biệt..."

"Kỳ quái! Sao đến bây giờ Thạch lâu chủ và mấy vị tiên tử Tố Chân Thiên vẫn chưa trở về? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không biết. Thật ra bây giờ bọn họ không trở lại cũng tốt, chúng ta có thể trốn mãi như thế. Ngược lại bọn họ trở về, biết chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ gọi chúng ta đi qua rút thăm."

"Không sai. Hiện tại xem ra chỗ nguy hiểm nhất quỷ dị nhất trong thôn này là đám tang. Chỉ cần chúng ta không đi tham gia đám tang sẽ không có chuyện gì."

Đám tán tu không hề kiêng dè trò chuyện, thôn trưởng, thôn dân đi qua đi lại bên cạnh bọn họ, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng hơn, một lần cuối cùng thôn trưởng lảo đảo chạy qua, trên mặt ướt sũng, dưới cằm không ngừng có giọt nước nhỏ xuống, thậm chí không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.

Chương 949: Nguyền rủa giáng xuống

Chỉ là trong mắt phàm phu tục tử, bên đường trống rỗng căn bản không thấy người xứ khác mà bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi đều đứng ở đó, thờ ơ lạnh nhạt với sự lo lắng của bọn họ.

Thậm chí vui cười tìm niềm vui.

Thấy tìm khắp nơi cũng không tìm được những người xứ khác kia, thôn trưởng biết việc này không ổn, tính toán canh giờ đã không còn thời gian nữa, hắn ta một mình tập tễnh đi vào mật thất lòng đất, đến trước tượng thần, quỳ rạp xuống bên cạnh Khốc Tang bà cuống quít dập đầu, cầu xin tiên nhân đã lâu không đáp lại cứu vớt Tử thôn.

Nhưng cầu xin mãi, quanh người thôn trưởng nhanh chóng hiện ra đốm đen, sau đó nhanh chóng nát rữa, sưng tấy mưng mủ, hư thối... Cuối cùng hắn ta cũng dùng cách chết kinh dị giống Khốc Tang bà.

Màn đêm buông xuống!

Trong Tử thôn, theo bóng đêm buông xuống, tất cả thôn dân đều đang hư thối chết đi trong tiếng gào khóc.

Lúc phụ nhân giặt áo, tẩy trắng quần ở bên bờ sông phát hiện thịt, xà phòng và tẩy trắng trên tay mình cùng rơi vào đáy sông, nhanh chóng để lộ ra khung xương trắng hếu; nông phu đang chẻ củi trong phòng chính, chém một búa xuống, huyết nhục của hắn ta cũng rơi xuống đất cùng bó củi; hài đồng chơi đùa trước cửa, ngươi chạy ta đuổi, huyết nhục rơi cả một đường... Khi phần huyết nhục cuối cùng rơi xuống, mấy khung xương nho nhỏ chưa trưởng thành vẫn giữ dáng vẻ chạy chầm chậm ngã xuống đất.

Trong số tán tu đứng ngoài quan sát, ngoại trừ đôi mắt một vài người lộ ra vẻ không nỡ, phần lớn đều rất thờ ơ.

Tán tu sinh tồn khó khăn, bọn họ đã sớm bị mài mòn rất nhiều tình cảm dưới áp lực nặng nề, huống chi chỉ là phàm nhân mà thôi, thôn này không thích hợp như thế, biết đâu những người này chết rồi cũng là chuyện tốt.

Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện thân thể đã nhập đạo của mình cũng xuất hiện đốm đen, hơn nữa bắt đầu hư thối với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Rất nhiều tán tu không nhịn được hoảng sợ!

Sau đó bọn họ bắt đầu sử dụng đan dược, thi triển thuật pháp trị liệu, nhưng dùng hết thủ đoạn lại không có chút hiệu quả nào.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Nguyền rủa! Đây là nguyền rủa mà thôn trưởng đã nói!"

"Chúng ta không phải thôn dân của thôn này, vì sao cũng bị nguyền rủa?!"

Trong chốc lát, bọn họ trở nên hỗn loạn.

Lúc này, không biết là ai nhớ tới, hô lên một tiếng: "Có lẽ vừa nãy thôn trưởng đã nói thật, trong chúng ta có người làm trái với quy tắc trong làng!"

Vốn trong đám tán tu không có ai tin tưởng nói lời của thôn trưởng.

Dù sao Kiều tiên tử Tố Chân Thiên dễ dàng tin tưởng thôn này, mới chết một cách khó hiểu...

Nhưng bây giờ, mọi người đều hứng chịu nguyền rủa, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội tự cứu nào.

Bởi vậy, câu nói này lập tức nhắc nhở tất cả mọi người!

"Nhanh! Ngay lập tức đi rút thăm!"

Lúc nói chuyện, tất cả tán tu lập tức xông về nhà trưởng thôn.

Nhưng tìm một vòng căn bản không tìm được thôn trưởng, cũng may ống trúc rút thăm ở ngay trong nhà thôn trưởng, chẳng mấy chốc đã bị bọn họ tìm ra.

Đến lúc này, trên dưới cả người đám tán tu đã không có mấy miếng thịt tử tế, hư thối không còn hình dáng, rất nhiều nơi đều lộ ra xương cốt trắng hếu. Nếu là phàm nhân, đến trình độ này chắc chắn đã sớm không còn sức lực.

Nhưng sinh mệnh lực của tu sĩ cường đại, vẫn có thể chống đỡ.

"Nhanh! Nhanh rút thăm!" Một tu sĩ bắt lấy ống trúc, nghiêm nghị quát lớn.

Tán tu khác không rảnh suy nghĩ nhiều, luống cuống tay chân cùng tiến lên rút thăm.

Nhưng tất cả tu sĩ rút thăm đều cảm thấy một luồng khí âm hàn đột nhiên giáng xuống, quanh quẩn bên người mình.

Từ nơi sâu xa, bọn họ cảm nhận được một loại nguyền rủa cường đại giáng xuống.

Đúng vậy, đêm xuống, tất cả thăm trúc đều biến thành thăm đánh dấu!

Phanh, phanh, phanh...

Trên mặt đám tán tu đầy vẻ không cam lòng cầm thẻ, từng người lần lượt ngã xuống đất...

...

Kiếp lôi cuồn cuộn.

Khí thế xơ xác tiêu điều trải rộng trong ngoài Tang thôn.

Váy áo Kiều Từ Quang đều đã biến thành huyết sắc, bàn chân đã đọng ra một vũng máu nho nhỏ, trên người nàng bị trọng thương, nhưng dưới sự trả lại kiếp lực của Thiên kiếp, thương thế đang nhanh chóng khôi phục.

Ở phía trước cách nàng không xa, thôn trưởng Tang thôn liên tục chịu mấy vòng kiếp lôi, lúc này tóc tai bù xù, đầy bụi đất vô cùng chật vật.

Chính đường dùng để bái đường cũng đã đổ sụp hơn phân nửa, cách trang trí giăng đèn kết hoa cũng bịt kín một tầng cát đá, bầu không khí vui mừng đã không còn sót lại chút gì.

Hiện tại thứ duy nhất không chịu ảnh hưởng, chỉ có vị tân lang kia.

Vừa rồi, mấy lần thôn trưởng Tang thôn liều mạng đón đỡ Thiên kiếp, mình bị thương cũng cưỡng ép đỡ được từng thế tấn công thay vị tân lang kia.

Thiên kiếp chưa kết thúc nhưng Kiều Từ Quang đã chiếm ưu thế.

Dù bất kỳ mưu mẹo nham hiểm gì, đều tan thành mây khói dưới thiên uy huy hoàng!

Chương 950: Tang giữa mười hai thành (1)

"Ngươi tính toán vô cùng sâu xa." Kiều Từ Quang để chân trần, trên Vạn Huyền Chi nở rộ vô số bông hoa, nàng nhìn chằm chằm thôn trưởng Tang thôn, lạnh lùng nói, "Đáng tiếc, thiên uy cuồn cuộn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi! Hơn nữa, ngươi cũng không hiểu căn cơ của chân truyền Tố Chân Thiên!"

Thôn trưởng Tang thôn này cực kỳ mạnh!

Tính toán cũng cực kỳ nham hiểm.

Nhưng đối phương không nên sử dụng 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 với nàng!

Nếu không có 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , lúc đó tình trạng của nàng cực kỳ tồi tệ, chỉ sợ còn không đỡ nổi cả vòng kiếp lôi thứ nhất, lúc này đã sớm thân tử đạo tiêu.

Đối phương vì thúc đẩy nàng bái đường đã sử dụng chú này giúp đỡ nàng khôi phục, thậm chí vượt xa thời kỳ mạnh nhất, trải qua sự tẩy luyện của Thiên kiếp, hiện tại căn cơ của nàng càng vững chắc hơn, tu vi tăng mạnh, khôi phục thực lực đỉnh phong, tâm ma cũng bị kiếp lôi áp chế, trận kiếp lôi này đã không làm gì được nàng!

Kế tiếp, trước khi lôi kiếp kết thúc Kiều Từ Quang muốn mượn nhờ thiên uy, mượn nhờ đại đạo chi ý tràn ngập xung quanh vào giờ phút này để chém thôn trưởng và vị tân lang kia, xóa đi tất cả dấu vết mà "Chú" từng để lại ở nơi đây, kết sự nguyền rủa đã diễn ra lâu ngày này!

Nàng cũng lấy cái này để chứng nhận đạo!

Vốn lần này vội vàng Ngưng Anh chuẩn bị không đầy đủ, Kiều Từ Quang đã chuẩn bị sẵn dù cho độ kiếp thành công, cũng chỉ có thể ngưng ra Tiên Anh cơ sở nhất. Nhưng bây giờ thi triển 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , mặc dù có mưu đồ khác nhưng cũng bổ sung chỗ trống cơ duyên cho nàng, gọi đến Thiên kiếp vượt xa thực lực thật sự của nàng.

Hiện tại, chỉ cần độ kiếp thành công, nàng vẫn có hy vọng ngưng ra Tiên Anh thượng thừa nhất!

Còn chưa nói hết câu, lôi đình cuồn cuộn nổ vang giữa không trung, trong tiếng ù ù lại một vòng kiếp lôi đánh xuống.

Nhìn lôi quang đầy trời, huyết y trên người Kiều Từ Quang bồng bềnh, khí thế nặng nề như bàn thạch, bàn tay trắng nõn nắm chặt Vạn Huyền Chi, chân đạp bộ pháp, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc vung lên Vạn Huyền Chi xảy ra biến hóa, nụ hoa trên đó lập tức cùng nhau nở rộ.

Không, không chỉ nụ hoa trên cành nở rộ.

Những nụ hoa kia còn xuất hiện ở giữa không trung lấy Kiều Từ Quang làm trung tâm, trong chớp nhoáng này ngàn vạn nụ hoa nở rộ như một biển hoa to lớn đột ngột xuất hiện, gần như bao phủ Kiều Từ Quang.

Trông biển hoa yếu ớt xinh đẹp, sau khi xuất hiện lập tức lao đến kiếp lôi đang rơi xuống đỉnh đầu.

Ầm ầm ầm ầm ầm oanh...

Trong tiếng sấm nổ cuồng bạo, toàn bộ Tang thôn lung lay sắp đổ, chẳng mấy chốc đã bị lôi đình liên tục đánh xuống và pháp bảo tùy ý phát huy uy năng, san thành đất bằng.

Một lát sau, tiếng động và ánh sáng lôi điện chầm chậm yếu đi, để lộ ra tình cảnh ở chính giữa.

Kiều Từ Quang thở dốc từng hơi, trên hai gò má thêm mấy vết thương màu đỏ thắm, làn da trắng hơn tuyết, hai màu đỏ trắng làm nổi bật nhau càng thêm đáng sợ. Ánh mắt nàng sắc bén như kiếm, Vạn Huyền Chi trong tay có sinh cơ mạnh mẽ, đang không ngừng hấp thu dư vị kiếp lôi, lạnh lùng nhìn thôn trưởng cách đó không xa.

Thôn trưởng Tang thôn không may mắn như vậy, thực lực của hắn ta thật sự mạnh hơn Kiều Từ Quang, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều!

Nhưng thiên lôi vốn khắc chế âm tà quỷ quái, huống chi đây là kiếp lôi?

Ngoài ra, đây là Nguyên Anh kiếp của Kiều Từ Quang chứ không phải Thiên kiếp của thôn trưởng Tang thôn, hắn ta cứ luẩn quẩn trong Thiên kiếp của Kiều Từ Quang không đi, quy củ người không độ kiếp không thể đến gần, từ nơi sâu xa đã có Thiên khiển hạ xuống.

Bởi vậy dưới kiếp lôi gào thét, thôn trưởng Tang thôn phải đối mặt với lực lượng lôi kiếp, càng kinh khủng hơn kiếp lôi khi Kiều Từ Quang độ kiếp!

Hơn nữa, mỗi lần Kiều Từ Quang độ xong một vòng kiếp lôi đều có thể được kiếp lực trả lại, có thể nói nàng có cơ hội không ngừng khôi phục và lột xác.

Nhưng thôn trưởng Tang thôn lại không có cái gì, khí tức càng ngày càng yếu ớt.

Bây giờ vì bảo vệ Bùi Lăng, thậm chí thôn trưởng Tang thôn không thể tiến hành bất kỳ né tránh gì, mỗi một lần đều chỉ có thể đón đỡ toàn bộ kiếp lôi. Cả người hắn ta bị đánh đến cháy đen, rất nhiều nơi da tróc thịt bong lộ ra máu đen nước đọng, thậm chí có xương trắng lộ ra ra ngoài vết thương, mặc dù còn đứng nhưng cũng lung lay sắp đổ, dường như chỉ còn lại một hơi cuối cùng.

"Tà ma!" Kiều Từ Quang lạnh lùng quát, "Hôm nay là lúc ngươi táng thân!"

Nói xong, Vạn Huyền Chi hóa thành phi kiếm, kiếm quang như sương chém về phía thôn trưởng Tang thôn.

Tốc độ của bộ phi kiếm cực nhanh, lưỡi kiếm ẩn chứa màu tím xanh là kiếp lực sau khi pháp bảo bản mệnh thôn phệ, hấp thu một tia chân ý của kiếp lôi, có sự khắc chế và lực sát thương cực mạnh với quỷ quái.

Kiếm quang lóe lên, đã tới trước mặt thôn trưởng Tang thôn.

Thấy đã sắp chém hắn ta dưới kiếm, xung quanh đột nhiên yên tĩnh!

Thôn trưởng Tang thôn chậm rãi ngẩng đầu, khí tức đột nhiên bộc phát, tu vi dâng lên như núi lửa, trong nháy mắt đã đến một tình trạng cực kỳ khủng bố.

Bàn tay còn có màu cháy đen đưa ra, nhẹ nhàng vung lên một cái, Vạn Huyền Chi đột nhiên run lên như gặp phải đả kích nặng nề, thậm chí không duy trì được hình thái phi kiếm, lập tức bị đánh về nguyên hình nhánh hoa, nghẹn ngào một tiếng rồi bay ra ngoài.

Chương 951: Tang giữa mười hai thành (2)

"A a a a a... Ngươi quá coi thường 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 mà chủ nhân để lại! Thiên kiếp là đại đạo biến thành! 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 cũng là lực lượng đại đạo diễn hóa ra!" Thôn trưởng Tang thôn nhìn chằm chằm Kiều Từ Quang, lộ ra một nụ cười dữ tợn, "Ngươi cho rằng là Thiên kiếp áp chế 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 ?"

"Không!"

"Thiên kiếp đã luyện chế hoàn mỹ 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 vào thần hồn và nhục thân của ngươi!"

"Không có trận Thiên kiếp này, có lẽ sư môn của ngươi thật sự có thủ đoạn gì đó, có thể giải trừ 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 này."

"Nhưng bây giờ, cho dù ngươi cướp xác chuyển thế cũng chạy không thoát sự trói buộc của 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 !"

"Đây là thủ đoạn do chủ nhân cũ của ta để lại."

"Một Kim Đan nho nhỏ như ngươi sao có thể tưởng tượng được!"

Nói đến chỗ này, thôn trưởng nâng người lên ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân đen như mực trên không, trên mặt không hề có chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại lộ ra một vẻ mặt khát máu, "Về phần ngươi nghĩ dựa vào trận Thiên kiếp này diệt trừ ta... A a a a a... Quỷ quái bình thường thật sự e ngại Thiên kiếp như chuột sợ mèo, đó là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng."

"Nhưng..."

"Ta đã từng vượt qua Thiên kiếp!"

Nói xong, trên đỉnh đầu hắn ta đột nhiên hiện ra hư ảnh một gốc Tang Mộc to lớn!

Tang Mộc kia rất cao to, gần như thông thiên tuyệt địa, tán cây cao vút, trên đó lại gánh chịu mười hai toà thành lớn!

Mười hai toà thành trì dáng vẻ khác nhau, điều giống nhau là bọn chúng đều cực kỳ cao lớn, nguy nga, để lộ ra cảm giác cổ xưa, nặng nề.

Lúc này, trong mỗi tòa thành cũng bay ra vong hồn gần như là vô cùng vô tận.

Tiếng hồn khiếu sắc nhọn chói tai tuôn ra như thủy triều, cứ như thiên quân vạn mã công kích, trong chốc lát khí thế của sóng vong hồn lại tương đương với kiếp vân trên vòm trời.

Lại một vòng kiếp lôi rơi xuống.

Kiều Từ Quang hừ lạnh một tiếng, không hề dao động bởi lời nói của thôn trưởng, lập tức ra tay đón lấy kiếp lôi.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Cả Thiên Ngoại đảo không ngừng run rẩy, dường như không chịu nổi sẽ chìm vào đáy biển bất cứ lúc nào.

Lúc Vạn Huyền Chi vung lên vạn hoa nở rộ, nguyệt nhận nhẹ nhàng, Kiều Từ Quang lại đỡ được kiếp lôi, cách đó không xa vong hồn như hồn hà cuốn ngược, cũng chặn lại kiếp lôi, vẫn bảo vệ Bùi Lăng không bị ảnh hưởng chút nào.

Chẳng mấy chốc kiếp lôi lại giáng lâm.

Ầm ầm ầm ầm...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Rầm rầm rầm...

Tiếng lôi đình rền vang không ngừng vang lên bên tai.

Bùi Lăng còn đang uỷ thác, không hề nhúc nhích.

Mỗi lần thôn trưởng Tang thôn ra tay cứu hắn, hắn cũng có thể cảm giác được một luồng sinh mệnh lực cường đại hòa vào cơ thể của hắn.

Đây là mệnh cách còn lại của nhi tử thôn trưởng!

Theo số lần thôn trưởng ra tay càng ngày càng nhiều, nhất là mấy lần tự mình che ở trước mặt hắn ngăn cản công kích, mệnh cách mà Bùi Lăng hấp thu cũng càng ngày càng nhiều.

Cũng không biết là vì lý do gì, mệnh cách nhi tử thôn trưởng cực kỳ phong phú.

Hắn hấp thu lâu như thế vẫn không có xu thế khô kiệt.

So sánh ra, vừa rồi theo tám lô đỉnh của Khang Thiếu Dận hiến tế, hắn đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa mệnh cách của Khang Thiếu Dận, phần hồn phách Khang Thiếu Dận còn sót lại trong túi Dưỡng Hồn đã hoàn toàn tiêu tán.

Hiện tại thôn trưởng Tang thôn còn đang phấn đấu quên mình che chở hắn, hắn lại đang nắm chặt thời gian không ngừng hấp thu mệnh cách của nhi tử đối phương, ngay sau đó dưới sự điều khiển của hệ thống lại lặng yên luyện hóa...

Bởi vì đưa lưng về phía Kiều Từ Quang và Thiên kiếp, Bùi Lăng hoàn toàn không thấy tình cảnh Kiều Từ Quang độ kiếp và thôn trưởng Tang thôn ra tay, chỉ có thể nghe bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền vang động đất trời, hơn nữa càng ngày càng dữ dội!

Lôi kiếp vẫn chưa dừng lại, nói rõ quá trình Kiều Từ Quang độ kiếp rất thuận lợi.

Cho tới bây giờ, hệ thống uỷ thác vẫn chưa bị cắt ngang, thậm chí áo bào sợi tóc cũng không hề rối loạn, mẫu đơn bên tóc mai vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, rất hiển nhiên thực lực của thôn trưởng Tang thôn còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của hắn...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đêm tối nhanh chóng thành ban ngày, sau đó lại gần đến hoàng hôn.

Giống với lúc Lệ sư tỷ độ Nguyên Anh kiếp, thời gian Kiều Từ Quang độ Nguyên Anh kiếp cũng kéo dài một ngày một đêm.

Cuối cùng, theo một tia chớp cuối cùng chầm chậm tiêu tán, kiếp vân nhanh chóng tản đi.

Cả người Kiều Từ Quang đẫm máu, Vạn Huyền Chi không ngừng vẩy xuống từng đốm ánh sáng trong trẻo, khí tức một người một nhánh đều đạt tới Nguyên Anh.

Bởi vì vừa đột phá, quanh người nàng bành trướng pháp lực mênh mông như biển, càng lộ rõ khí thế sắc bén.

Không kịp thử xem sự thay đổi của Nguyên Anh kỳ, ánh mắt Kiều Từ Quang lập tức nhìn về phía thôn trưởng Tang thôn.

Hiện tại những thôn dân khác của Tang thôn đã tan thành mây khói ở trong kiếp lôi, chỉ có người trưởng thôn và tân lang này còn sống!

Trong mắt Kiều Từ Quang phun trào sát ý, lập tức muốn ra tay chém giết thôn trưởng và tân lang.

Nhưng trong chớp mắt ánh mắt nhìn đến tân lang, trong lòng nàng hơi dao động, đột nhiên có một suy nghĩ rất đáng sợ với nàng...

Chương 952: Bái đường

Trong chốc lát, Kiều Từ Quang muốn giết hắn nhưng lại chậm chạp không ra tay được.

Vào lúc này, thôn trưởng Tang thôn lạnh lùng cười một tiếng, khép tay áo đứng đó, giọng nói mê hoặc: "Rất tốt, Thiên kiếp đã qua, có thể tiếp tục bái đường!"

Nói xong, hắn ta đưa tay lên trên, toàn bộ thôn dân vừa bị hủy diệt trong kiếp lôi lại hiện ra một lần nữa.

"Tân nương tử, nhanh bái đường!"

"Tân nương tử, nhanh bái đường!"

Những thôn dân này như chưa xảy ra chuyện gì, đứng ở giữa đống đổ nát thê lương nở nụ cười vui mừng lại quỷ dị, nhìn chằm chằm Kiều Từ Quang đồng thanh thúc giục.

Còn có hài đồng chạy tới chạy lui, nhảy cẫng hoan hô: "Tân nương tử bái đường đi! Sau khi bái thiên địa lại vào động phòng!"

"Sau khi vào động phòng sẽ sinh em bé!"

"Sinh em bé lại bày rượu bữa tiệc!"

"Bày tiệc rượu phát kẹo mừng!"

"Tân nương tử nhanh bái đường, nhanh bái đường! Nhanh bái đường..."

Nhìn tình cảnh này, trong lòng lập tức Kiều Từ Quang hiểu ra đây là phân thân!

Thật ra từ đầu tới đuôi thôn này chỉ có hai người.

Một người là thôn trưởng trước mặt, người còn lại là tên tân lang kia.

Tất cả những người khác đều là phân thân của thôn trưởng này.

Chỉ có điều, bây giờ nàng biết những điều này cũng không có tác dụng gì.

Hoặc Hồn của đối phương không làm gì được nàng, nhưng trong lòng lại không ngừng xuất hiện một suy nghĩ khiến lúc nàng nghiền ngẫm thấy rất sợ hãi lại không có sức lực đối đầu: Có thể bái đường cùng vị tân lang kia, là tâm nguyện mà nàng tha thiết ước mơ nhiều năm!

Kiều Từ Quang cầm Vạn Huyền Chi giữ nguyên tư thế ra tay, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng giãy giụa rất dữ dội.

Thấy thế, thôn trưởng Tang thôn cũng không khách sáo, lập tức tiến lên một phát giữ chặt phần gáy Kiều Từ Quang, kéo nàng đến bên cạnh Bùi Lăng.

Tuy lúc này Kiều Từ Quang có tu vi Nguyên Anh kỳ đã mạnh hơn trước khi độ kiếp, nhưng dưới sự phát tác của 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , trong chốc lát lại không có chút suy nghĩ phản kháng nào.

Nàng dùng một chút ý chí sau cùng ép buộc mình đứng thẳng, nhưng ngay sau đó thôn trưởng đá vào bắp chân nàng, ép nàng quỳ gối bên cạnh Bùi Lăng, sau đó lấy ra cốt địch lại thổi lên.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức quỳ xuống, dập đầu về phía chỗ ngồi bên trên.

Vốn chỗ ngồi bên trên này được trang trí rất bình thường, nhưng lúc này theo thôn trưởng kết động pháp quyết, lại để lộ ra tình cảnh thật sự: Rèm châu rủ xuống, phía sau bức rèm che yên tĩnh là một bức tượng tu sĩ áo vải không mặt.

Rõ ràng bức tượng này vẫn đợi ở chỗ này, nhưng tất cả mọi người đều vô thức nhìn chằm chằm rèm châu, bỏ qua nó.

"Nhất bái chủ nhân!"

Ngay lúc Bùi Lăng dập đầu xuống, thôn trưởng hát lễ, ấn đầu Kiều Từ Quang ép nàng dập đầu thật mạnh.

Ngay sau đó, thôn trưởng lại chỉ huy hai người di chuyển một chút, mình nhanh chân đi đến chỗ ngồi bên trên rồi ngồi xuống, quát: "Nhị bái cao đường!"

Trong tiếng nói, Bùi Lăng bị hệ thống thao túng, Kiều Từ Quang bị thôn trưởng thi triển thuật pháp ép buộc đồng thời quỳ gối trước mặt thôn trưởng.

Trong chớp nhoáng này, mệnh cách của nhi tử thôn trưởng điên cuồng vọt tới!

Nhưng thôn trưởng không hề phát hiện, lại để hai người xoay người đứng đối mặt, sau đó dập đầu với nhau.

"Phu thê giao bái!"

Theo lần dập đầu cuối cùng này, sắc mặt Kiều Từ Quang thay đổi, nàng muốn lập tức đứng dậy chém giết sống chết với hai phụ tử này, nhưng trong lòng không ngừng trào ra cảm xúc mừng rỡ, lại khiến nàng bất lực.

Thôn trưởng chú ý tới vẻ mặt nàng, khóe môi hơi cong lên để lộ ra một nụ cười đầy ác ý, hắn ta không để Bùi Lăng và Kiều Từ Quang đứng dậy, để đôi tân nhân này giữ nguyên tư thế bái lạy nhau, hắn ta đứng lên, không biết lấy ra một cái cốt linh từ chỗ nào, vừa lay động vừa ca vừa múa quanh tân nhân, rõ ràng lời hát là phát âm vân triện cổ xưa khó đọc: "Tử trung mở tế, tang hạ thú phụ."

"Hôn lễ huy hoàng, hứa ngươi sớm tối."

"Phu thê một thể, đồng cam cộng khổ."

"Lễ hợp cẩn kết tóc, vĩnh viễn không xa nhau."

Theo thôn trưởng ca hát, thôn dân từ trong ra ngoài bao gồm hài đồng cũng đồng thanh: "Tử trung mở tế, tang hạ thú phụ."

"Hôn lễ huy hoàng, hứa ngươi sớm tối."

"Phu thê một thể, đồng cam cộng khổ."

"Lễ hợp cẩn kết tóc, vĩnh viễn không xa nhau."

Chợt thôn trưởng và thôn dân không ngừng lặp lại: "Phu thê một thể, đồng cam cộng khổ."

"Lễ hợp cẩn kết tóc, vĩnh viễn không xa nhau."

Đây như bài ca chúc phúc phu thê mới cưới nhưng Kiều Từ Quang lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, từ nơi sâu xa hình như mệnh cách của nàng đang kết nối với một người khác!

Không cần nghĩ cũng biết người kia là ai, tất nhiên là tân lang!

Hiển nhiên mục đích của thôn trưởng không chỉ như thế.

Lặp đi lặp lại ca hát, xác nhận mệnh cách cặp tân nhân đã kết nối, sau đó lại kết nối vững chắc, giọng điệu thôn trưởng đột nhiên chuyển thành âm trầm, điệu nhảy của hắn ta cũng xảy ra thay đổi, trở nên điên cuồng mà lộn xộn như hổ điên cuồng tùy ý di chuyển, tiếng cốt linh dồn dập gần như vỡ nát: "Lấy mệnh cách của ngươi, hòa vào thị tộc ta."

"Lấy đạo đồ của ngươi, đổi máu xương của ta."

Vẻ mặt thôn dân cũng chuyển thành điên cuồng, cuồng loạn hùa theo: "Lấy mệnh cách của ngươi, hòa vào thị tộc ta."

"Lấy đạo đồ của ngươi, đổi máu xương của ta."

Chương 953: Rượu mừng (1)

Sắc mặt Kiều Từ Quang trắng bệch, mệnh cách của nàng, tinh huyết của nàng, căn cơ của nàng đều đang xói mòn!

Hơn nữa, không phải xói mòn theo hướng khác, mà đang liên tục không ngừng rút ra, quán chú vào trong cơ thể tân lang đang đối bái ở trước mặt!

Bài ca và điệu nhảy này như tiêu hao rất nhiều, rõ ràng khí tức của thôn trưởng đã giảm xuống, nhưng hắn ta lại không thèm để ý chút nào, vẫy tay, một bộ quan tài nặng nề lập tức bay ra từ trong đống đổ nát ở sau lưng, "bang bang" một tiếng, rơi vào bên cạnh Bùi Lăng và Kiều Từ Quang.

Trong quan tài này trấn áp mệnh cách sau cùng của công tử!

Thôn trưởng không hề do dự lấy ra cây đinh thứ mười hai, cùng lúc đó trên người Kiều Từ Quang lập tức xuất hiện một luồng khí tức tối nghĩa bị cây đinh này hấp thu.

Ngay sau đó, thôn trưởng vung tay lên, đóng cây đinh thứ mười hai này vào quan tài.

Tay vỗ quan tài, vẻ mặt thôn trưởng Tang thôn không giấu được sự kích động, hắn ta tiếp tục hát: "Chúng sinh lo lắng khó khăn, ví dụ như sương mai."

"Ngày nào Long biến, cởi gông xiềng giương cánh..."

Kết thúc buổi lễ!

Mười hai cây đinh dài đầy đủ lập tức toả ra một tầng nguyền rủa thuần túy, oán niệm tạo thành huyết quang màu đỏ thắm rút đi một tia mệnh cách cuối cùng tồn tại trong quan tài, nhi tử thôn trưởng lặng yên không một tiếng động tan thành mây khói.

Sau đó, mười hai đinh dài hóa thành mười hai hư ảnh, nguy nga, cao lớn, cổ xưa, nặng nề... Như ẩn như hiện giữa tán cây dâu to lớn, ngay sau đó bọn chúng đều bị Bùi Lăng hấp thu!

Trong nháy mắt, hệ thống còn không kịp luyện hóa rất nhiều chỗ tốt này, tu vi của Bùi Lăng đã từ Kết Đan tiền kỳ đột phá đến Kết Đan trung kỳ!

Tu vi của Bùi Lăng vừa đột phá Kết Đan trung kỳ, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên: "Leng keng! Hoàn thành tặng hoàn cảnh tu luyện, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Sau đó hắn bị hệ thống điều khiển, bắt đầu luyện hóa lần cơ duyên vừa đoạt được.

Tốc độ luyện hóa của hệ thống rất nhanh, chỉ chốc lát sau Bùi Lăng đã cảm thấy tu vi của mình từ Kết Đan trung kỳ vừa đột phá, nhanh chóng dâng lên đến Kết Đan trung kỳ đỉnh phong, có thể bước vào Kết Đan hậu kỳ bất cứ lúc nào!

Nhưng ngay lúc hắn cho rằng mình sắp có thể một phát đột phá đến Kết Đan hậu kỳ, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra đã hấp thu quá nhiều mệnh cách và chú lực sắp vượt qua cực hạn chịu đựng của ký chủ, tiếp tục luyện hóa mệnh cách và chú lực sẽ nghịch chuyển chủng tộc của ký chủ, hệ thống sẽ chuyển mệnh cách và chú lực dư thừa cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đao bản mệnh..."

...

Trong khu rừng từng gốc cây lớn che trời.

Thỉnh thoảng điện quang sáng lên, chiếu sáng một đoàn người ẩn thân trong âm u.

Năm người Thạch Vạn Lý thi triển độn pháp leo trèo lên ngọn cây, đứng trên cao nhìn xuống Tang thôn ở đằng xa.

Mây đen nặng nề, kiếp lôi tung hoành ngang ngược cả một ngày.

Theo một đạo kiếp lôi cuối cùng biến mất, cuối cùng kiếp vân tràn ngập đã bắt đầu tản đi.

Năm người lập tức mừng rỡ!

"Khí tức Nguyên Anh!"

"Kiều sư tỷ Ngưng Anh thành công!"

"Nhanh! Nhanh đi vào trong làng, đi giúp sư tỷ chút sức lực!"

Nói xong, bọn họ lập tức thi triển độn pháp lao về phía Tang thôn.

Sau khi loại bỏ cấm chế, không lâu sau năm người lẩn vào trong thôn, lúc này toàn bộ thôn xóm đã bị kiếp lôi san thành đất bằng, một tòa kiến trúc duy nhất chưa từng đổ sụp là chính đường nhà trưởng thôn.

Vì vậy, sau khi vào thôn đưa mắt nhìn quanh, bọn họ chỉ chú ý tới nơi này.

Năm người nhanh chóng đến gần, sau đó thấy trên đống đổ nát đứng đầy thôn dân nam nữ già trẻ, hình dáng vẻ ngoài hành động của bọn họ đều là thôn dân bình thường, chỉ là khí tức xung quanh âm u lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập tham lam và ác ý, thoạt nhìn rất không thích hợp.

Lúc này, hình như trong chính đường tàn tạ có một đôi tân lang tân nương mặc hỉ phục, áo mũ chỉnh tề đang bái đường.

Nữ tử che tóc đi chân trần, vẻ ngoài chật vật lại khó giấu được khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt nàng như hoa đào, khí chất tuyệt trần, vừa vào Nguyên Anh kỳ nên khí tức quanh quẩn bên người, đó là Kiều sư tỷ!

Năm người Thạch Vạn Lý không nhịn được vô cùng sợ hãi, Kiều sư tỷ đã vượt qua Thiên kiếp, đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tại sao còn bái đường với người ta ở chỗ này?

Ngay lúc bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối, một giọng nói lo lắng lại yếu ớt vang lên bên tai bọn họ: "Nhanh trốn đi!"

Năm người đột nhiên lấy lại tinh thần, đây là giọng của Kiều sư tỷ, bây giờ tình hình của Kiều sư tỷ rất tồi tệ!

Nhưng đây là có chuyện gì?

Tính thế nào tiền bối Tố Chân Thiên cũng phải đến Vạn Hủy hải rồi mới đúng, bây giờ chân truyền gặp nạn, vì sao không ai ra tay?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Thạch Vạn Lý cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn, lúc này hắn ta lấy ra một pháp bảo hình dạng ấn tỷ, chuẩn bị liều chết một trận!

Gần như cùng lúc đó, bốn người Nguyễn Chỉ lần lượt lấy ra pháp bảo bản mệnh, đã chuẩn bị sẵn sẽ liều mạng.

Trong lòng bọn họ đều biết rõ, ngay cả Kiều Từ Quang cũng bị người ta áp chế, bị ép bái đường trước mặt mọi người, có thể thấy kẻ địch rất mạnh, bọn họ căn bản không đủ khả năng chống lại.

Chương 954: Rượu mừng (2)

Nhưng bây giờ đã cắt đứt với bên ngoài, bọn họ không làm được chuyện bỏ Kiều Từ Quang ở lại để chạy trốn.

Nếu không thể cùng nhau sống sót, dù sao cũng phải cùng chiến tử!

Ngầm hiểu lẫn nhau, không cần nói rõ, năm người không nói nhảm bất cứ điều gì, ngay sau đó năm món pháp bảo lấp lóe ánh sáng, đồng loạt ra tay về phía thôn trưởng!

Thôn trưởng quay đầu nhìn về phía năm người đang lao tới chỗ mình, sắc mặt không hề thay đổi chút nào.

Trên người năm người này còn sót lại khí tức của Tử thôn, nhất định đến từ Tử thôn. Hôm qua Tử thôn vi phạm quy củ, toàn thôn chịu nguyền rủa, khác với mười một thành khác, nơi đó đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Vốn năm người này tiến vào Tử thôn, cũng phải nhận nguyền rủa với Tử thôn.

Chỉ có điều đám người bọn họ có vận khí tốt, tìm được Tang thôn.

Vừa lúc gặp Thiên kiếp giáng xuống, phá vỡ sự ngăn cách với Tang thôn.

Bởi vậy, bây giờ nguyền rủa Tử thôn trên người năm người này đã thay thế bằng nguyền rủa Tang thôn, ngược lại nhặt về một cái mạng.

Đương nhiên, hiện tại mọi việc đã xong, dù năm người này có giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì!

"Nếu là bằng hữu của tân nương tử, vậy đến uống chén rượu mừng đi!" Thôn trưởng nhìn chằm chằm năm người, không cho phép chống đối nói.

Năm người Thạch Vạn Lý nghe lời này, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt, vốn đang có thế công sắc bén, đều vô thức chậm lại.

Nhưng đều là đệ tử chín môn phái lớn, chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng nhanh chóng ổn định tinh thần.

Vào lúc này, thôn trưởng đưa tay ra, vô số cành lá màu xám đen đột nhiên xuất hiện, cành lá rậm rạp, oán khí bốc lên như một hung thú gào thét đập xuống, trong nháy mắt đã áp chế năm người.

Năm người cố hết sức giãy giụa muốn sử dụng đủ loại thủ đoạn cởi bỏ trói buộc, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ khiếp sợ phát hiện, pháp lực rơi vào yên lặng không thể điều động. Cùng lúc đó, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo quanh quẩn toàn thân, trong chớp nhoáng này năm người bọn họ như đồng thời nhận lấy một loại nguyền rủa nào đó.

Hình như người trưởng thôn này là sự tồn tại phía trên Nguyên Anh!

"Chuẩn bị tiệc rượu." Thôn trưởng thản nhiên phân phó.

Thôn dân xung quanh ầm vang đồng ý: "Nếu là bằng hữu của tân nương tử vậy đều là thân gia, thôn trưởng yên tâm, chúng ta nhất định chiêu đãi thân gia thật tốt."

Nói xong, mấy thôn dân cao lớn khôi ngô nhất trong số bọn họ ra khỏi hàng, những người khác giơ cao dao bổ củi, chặt xuống tứ chi của bọn họ ngay trước mặt mọi người, lại lột bỏ hai tấm da người, bắt đầu chế tạo cái bàn ngay tại hiện trường.

Cùng lúc đó, mấy hài đồng nhảy nhót chạy qua, lại bị thôn dân cầm đao bổ củi gọi lại, chém đầu của bọn họ xuống, sau khi xoạt xoạt mấy lần khoét rỗng, chẳng mấy chốc đã làm thành mấy đồ uống rượu.

Trong chốc lát, máu tươi chảy ngang, mùi máu tanh tràn ngập.

Nhưng phần chiêu đãi của các thôn dân còn chưa kết thúc, ngay sau đó mấy thiếu nữ bị xô đẩy ra, bọn họ bị kéo áo ngắn xuống để lộ ra làn da trơn bóng tinh tế tỉ mỉ đặc biệt của nữ tử nhỏ tuổi, chợt từng con dao bổ củi mổ bụng của bọn họ, lấy ra nội tạng tươi mới rồi đặt lên cái bàn da người.

Sau đó lại có một vò rượu cao cỡ một người bị chuyển tới, một đôi lão tẩu lão phụ, một đôi đồng nam đồng nữ bị cưỡng ép nhét vào, cái chùy to lớn điên cuồng giã xuống, máu tươi chảy ra cuồn cuộn theo tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên...

Toàn bộ quá trình, không ai rên rỉ, không ai cầu xin tha thứ, không ai phản kháng, thậm chí trên mặt mọi người đều nở nụ cười như những người thôn dân thuần phác nhiệt tình hiếu khách.

Mặc dù năm người Thạch Vạn Lý biết những thôn dân này đều có vấn đề, thấy tình cảnh này cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt.

Trong chốc lát ngắn ngủi, các thôn dân chuẩn bị đầy đủ, nâng lên khuôn mặt bị vẩy đầy máu tươi nhìn chằm chằm năm người Thạch Vạn Lý, đồng thanh: "Mời nhóm thân gia ngồi vào vị trí."

Chợt từng tiếng thúc giục vang lên, "Mời nhóm thân gia ngồi vào vị trí."

"Mời nhóm thân gia ngồi vào vị trí."

Năm người không thể động đậy, lúc thôn dân thúc giục cũng đi lên phía trước, đỡ bọn họ ngồi xuống chiếc ghế bằng da người, sau đó cầm lấy đồ uống rượu bằng xương sọ đi đến bên cạnh vò rượu, đổ ra năm bát "rượu" máu thịt be bét, mơ hồ thấy cặn xương, đưa tới trước mặt Thạch Vạn Lý mỉm cười nói: "Nhóm thân gia vất vả từ xa đến đây, kính xin uống rượu này."

"Nước suối nơi sơn dã lạnh lẽo, mặc dù rượu này vắng vẻ vô danh lại cực kỳ ngọt thuần, thân gia, mời!"

Cơ thể Thạch Vạn Lý cứng đờ muốn từ chối, lại không làm được động tác từ chối.

Thôn dân trước mặt căn bản không quan tâm hắn ta có bằng lòng hay không, sau khi nói xong trực tiếp ra tay, nắm lấy cái cằm hắn ta, đổ toàn bộ rượu vào trong miệng đối phương!

Ngay sau đó, các thôn dân lần lượt rót rượu cho bốn người Nguyễn Chỉ.

Về sau, tất cả thôn dân tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ, yếu ớt nói: "Chư vị thân gia, rượu mừng đã uống không biết lễ mang theo ở đâu?"

"Lễ mang theo ở đâu?"

"Lễ mang theo ở đâu..."

Từng câu hỏi lạnh lẽo quanh quẩn trong đống đổ nát.

Lúc này năm người Thạch Vạn Lý ngay cả chớp mắt cũng khó khăn, trong miệng tràn ngập hơi thở huyết nhục khiến bọn họ như muốn buồn nôn, lại không thể làm ra bất kỳ hành động nào.

Chương 955: Không đúng chỗ nào?

Thế là, các thôn dân không thấy lễ mang theo mỉm cười nói: "Các ngươi đã không chuẩn bị lễ mang theo, vậy để lại mệnh cách, căn cơ cùng đạo đồ của các ngươi, để chúc phúc tân lang tân nương!"

Còn chưa nói hết câu, năm người Thạch Vạn Lý đều thay đổi sắc mặt, mệnh cách, căn cơ, tu vi của bọn họ đều đột nhiên chấn động, như bị sợi tơ tinh tế lại mềm dẻo trói lại!

Thấy năm vị đồng bạn tới cứu mình đều gặp nạn, Kiều Từ Quang dốc hết sức miễn cưỡng đè xuống 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 phát tác, trầm giọng hỏi: "Tà ma! Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Nàng vừa bị lấy đi mệnh cách và lực lượng, giọng nói vô cùng suy yếu.

Nhưng thôn trưởng nghe được rõ ràng, trên khóe miệng cong lên, lập tức lộ ra một nụ cười khát máu, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nói từng chữ: "Chủ nhân từng ban tên, Tang!"

"Thiên ngoại chi đảo, che trời chi Tang."

"Từ khi chủ nhân rời đi, ta chờ một ngày này đã quá lâu quá lâu quá lâu."

"Lúc chủ nhân vẫn còn, ta cẩn thận hầu hạ nhiều năm, vốn tưởng trước khi chủ nhân đi sẽ giao truyền thừa suốt đời hắn cho ta, cũng thưởng cho ta một phần tạo hóa lớn."

"Ai biết, ý của chủ nhân lại là để ta tìm kiếm một người thừa kế cho hắn."

"A a a a... Người thừa kế!"

Thôn trưởng đột nhiên cười lạnh thành tiếng: "Ta đi theo chủ nhân nhiều năm, tuyệt đối trung thành với hắn, nếu muốn truyền thừa công pháp, ý chí của chủ nhân, còn có ai thích hợp hơn ta?"

"Dù chủ nhân đề phòng ta đứng giữa kiếm lời riêng, hạ cấm chế với ta, để ta không thể tu luyện truyền thừa của hắn thì như thế nào?"

"Những năm gần đây ta khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng đã tìm được phương pháp."

"Lấy mười hai thành làm tế phẩm, chế tạo ra vật chứa cực kỳ phù hợp với ta là con ta!"

"Còn truyền thừa của chủ nhân... Ha ha, chỉ là một bộ Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp, có thể sàng chọn thiên kiêu xuất sắc nhất, mệnh cách dày nặng nhất trong số tu sĩ."

"Thiên kiêu thành công là đá đặt chân của ta."

"Dựa theo kế hoạch của chủ nhân, dù sau khi Trúc Cơ, người thành công là tu sĩ hay Chú Quỷ, phù đảo đều sẽ triệu hoán hắn đến đây, tiếp nhận thêm một bước truyền thừa."

"Mười hai thành đã hủy diệt, sau khi người thừa kế đến đây, thứ chờ đợi hắn chỉ là quy tắc do ta tỉ mỉ chuẩn bị."

"Công tử cực kỳ xuất sắc."

"Nếu không cũng không thể xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ do chủ nhân để lại."

"Nhưng..."

"Công tử không có bất kỳ phần thắng nào!"

Hắn ta chậm rãi nghiêng đầu, không hề che giấu sự thưởng thức và mong đợi trong ánh mắt mình, đánh giá tân lang không nhúc nhích, "Vật chứa này là tâm huyết suốt đời ta ngưng tụ lại, khí vận căn cơ mười hai thành đều ở trong một thân."

"Bây giờ, hắn đã hoàn toàn cướp đoạt mệnh cách của công tử, chỉ cần chờ hắn thôn phệ tất cả của tân nương tử, ta có thể tiến vào trong vật chứa, trở thành chủ nhân chân chính của bộ thân thể này."

"Ta, Thiên Ngoại đảo Tang sẽ từ Chú nô trở thành chú người thừa kế!"

"Thậm chí, tương lai không lâu, ta còn trở thành sự tồn tại như chủ nhân..."

Đám người Kiều Từ Quang nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Mặc cho đối phương tiếp tục như vậy, chắc chắn U Tố mộ sẽ nghênh đón một vị cấm kỵ mới!

Nhưng lúc này, không ai trong số bọn họ có thể ngăn cản đối phương!

Chỉ thấy thôn trưởng ngừng giải thích, nhấc vò rượu lên lại rót một chén rượu cuối cùng trong đó, đặt vào trên đài cao, nói với tân lang: "Con của ta, tới uống chén rượu này, tất cả mọi thứ của bọn họ đều là của ngươi."

Hắn ta sâu xa nói, "Ngươi cũng vì cha."

"Cuối cùng Thiên Ngoại đảo nho nhỏ này cũng không nhốt được ta."

"Cuối cùng Tu Chân Giới to như vậy cũng sẽ biết đến ta."

Nói xong, hắn ta lấy ra cốt địch lại thổi lên, điều khiển bộ xác rỗng này đi qua uống rượu, tiếp nhận tất cả của đám người Thạch Vạn Lý.

Nhưng lần này trong tiếng địch du dương, tân lang lại không có chút phản ứng nào.

Thôn trưởng ngẩn ngơ, tưởng mình thổi sai lập tức thổi lại một lần.

Thế là, cuối cùng tân lang đã có động tác, nhưng không đợi thôn trưởng thở phào, chỉ thấy hình dạng tân lang dần thay đổi.

Chẳng mấy chốc đã hóa thành một thiếu niên vô cùng oai hùng phấn chấn nhưng khí chất lạnh lùng, trên trán mơ hồ quanh quẩn sát khí.

Ngay sau đó, thiếu niên này lấy ra một thanh trường đao đẹp đẽ như ngôi sao đêm hè, cầm ở trong tay, khí tức quanh người lưu chuyển, dường như dẫn lực lượng không thể gánh chịu được trong cơ thể vào trong đao.

Sau mấy tức, đối phương lại lấy ra hai bộ nữ thi, tiến hành thao tác giống vậy...

Cuối cùng, đối phương không để ý đến mệnh lệnh của thôn trưởng một tí nào, trực tiếp đứng lên đi về phía Kiều Từ Quang!

Nhìn tình cảnh này, thôn trưởng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Chỉ có điều, mặc dù vẻ ngoài con của hắn ta đột nhiên trở nên rất xa lạ, hơn nữa còn không hiểu sao có thể sử dụng túi trữ vật, có được đao bản mệnh, có ý thức tự chủ... Nhưng vì sao hắn ta có thể vô cùng chắc chắn đây thật sự là con của hắn!

Vì nhiều năm trước hắn bố trí tỉ mỉ tới nay!

Muốn mình đạt được mục đích, đứa nhi tử này nhất định phải không thể chịu bất cứ thương tổn gì!

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?

...

Chương 956: Đừng chạm vào sư tỷ! (1)

Bùi Lăng không thể khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ thống hoàn toàn giải trừ ngụy trang, hoàn toàn để lộ ra vẻ mặt vốn có của mình, ngay sau đó hắn lại lấy ra Cửu Phách Đao từ trong túi trữ vật, nắm chặt chuôi đao, dưới sự điều khiển của hệ thống, một lượng lớn mệnh cách và chú lực tràn ngập trong cơ thể hắn vẫn đang không ngừng vọt tới, nhanh chóng hòa vào trong đao!

Cửu Phách Đao lập tức bắt đầu hấp thu, khí tức nhanh chóng kéo lên!

"Chủ nhân! Cuối cùng chủ nhân đã nghĩ đến ta!"

"A... Lực lượng này... Chủ nhân ngươi thật tốt..."

"Chủ nhân, hình như nữ tu cách đó không xa cực kỳ suy yếu, không bằng dứt khoát làm thịt nàng..."

"Còn có năm tu sĩ ngồi bên kia, chủ nhân, rất lâu rồi ngươi không đút huyết thực cho ta, không bằng cho ta cả sáu người này?"

"Lột da bọn họ! Làm đệm cho chủ nhân!"

Nhưng mệnh cách và chú lực thêm vào thật sự quá khổng lồ, đao linh Cửu Phách Đao mồm năm miệng mười bàn tán, cũng nhanh chóng hấp thu đến cực hạn.

Đao linh không còn lên tiếng nữa, toàn lực luyện hóa cơ duyên hiếm có này.

Lúc này, hệ thống vẫn đang tiếp tục: "Leng keng! Kiểm tra ra đao bản mệnh đã hấp thu mệnh cách và chú lực đạt tới cực hạn, hệ thống tiếp tục chuyển di mệnh cách và chú lực dư thừa cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra hai vật chứa..."

Thế là, Bùi Lăng dưới sự điều khiển của hệ thống, lại lấy ra hai bộ nữ thi quần áo xinh đẹp, trang điểm tinh xảo từ trong túi trữ vật, một bộ trong đó có vẻ ngoài ôn nhu xinh đẹp nho nhã, trên trán có khí chất dịu dàng như tiểu thư khuê các, lại là Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan!

Ngay sau đó, hắn thấy mình ôm lấy bộ nữ thi thứ nhất nhưng hệ thống còn chưa kịp chuyển di mệnh cách và chú lực dư thừa, bộ nữ thi này đột nhiên mở hai mắt ra, cả người tản mát ra một loại khí tức cực kỳ cổ xưa mờ mịt.

Khuôn mặt nàng đột nhiên biến ảo, hình như bên khóe miệng có thêm một nốt ruồi đen hoạt bát, nhưng chỉ trong tích tắc đã khôi phục như thường.

Thấy thế, hệ thống lập tức ném bộ nữ thi này trên mặt đất "bịch" một cái, quay người ôm lấy thi thể Mạc Lễ Lan, nhắm thẳng môi anh đào của nàng, hôn một cái...

Bùi Lăng lập tức ngây người, hắn cảm thấy chỗ áp sát trên môi mềm mại mà lạnh buốt, theo răng môi đụng vào nhau, mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể nhanh chóng chuyển dời vào trong thi thể Mạc Lễ Lan.

Nhưng chẳng mấy chốc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra đã đổ đầy vật chứa, hệ thống tiếp tục chuyển di mệnh cách và chú lực dư thừa cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ..."

Ném thi thể Mạc Lễ Lan trên mặt đất, Bùi Lăng trực tiếp đi về phía Kiều Từ Quang.

Đôi bên vừa bái đường, trong sự phán định của hệ thống, đạo lữ do ký chủ tự tìm cũng là đạo lữ.

Kiều Từ Quang đang dốc hết sức suy nghĩ cách đối phó, tuyệt đối không thể để tà ma này trở thành cấm kỵ mới của U Tố mộ, nếu không sẽ là tai hoạ ngầm của toàn bộ Tu Chân Giới!

Ngay lúc này, nàng chợt thấy hình như tân lang đối diện đột nhiên biến thành người khác, đầu tiên đối phương lấy ra một thanh ma đao sát khí bốn phía, khí tức ma đao cuồng bạo mà tinh thuần, Kiều Từ Quang lập tức đánh giá ra, Kết Đan kỳ đã có thể có khí thế như vậy, chắc chắn là đệ tử tứ đại Ma môn!

Hơn nữa nhìn căn cơ, hơn phân nửa là chân truyền.

Trong tu sĩ tiến vào phù đảo lần này, trong tứ đại Ma môn chỉ có một vị chân truyền có mặt, đó là Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận.

Chỉ có điều, hơi đánh giá đối phương một chút, trong lòng nàng lập tức tràn đầy lo nghĩ: Một mặt trong lòng Kiều Từ Quang rất rõ ràng, Khang Thiếu Dận căn bản không có vẻ ngoài như vậy; mặt khác không hiểu sao nàng lại cho rằng người này là Khang Thiếu Dận?

Nhưng không đợi nàng nghĩ rõ ràng vấn đề này, chỉ thấy đối phương lại lấy ra hai bộ nữ thi.

Trong hai bộ nữ thi, Kiều Từ Quang hơi có ấn tượng một bộ, hình như là hậu bối của cao tầng tông môn nào đó dưới trướng Cửu Nghi sơn, gọi là Huệ... Huệ gì đó?

Nhưng sau khi bộ nữ thi thứ hai xuất hiện, nàng lại cũng không quan tâm tới việc nhớ tên của bộ nữ thi thứ nhất.

Sư muội Mạc Lễ Lan!!

Thì ra là thế!

Cái chết của Mạc sư muội đúng là Thiên Sinh giáo gây ra!

Nhận ra được điều ấy, trong lòng Kiều Từ Quang vừa đau đớn vừa căm hận, sát ý bùng lên, Thiên Sinh giáo... Hay cho một cái Thiên Sinh giáo! Cũng dám ra tay với đệ tử Tố Chân Thiên, thù này nhất định phải trả!

Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy đối phương bắt đầu cợt nhả thi thể Mạc sư muội ngay trước mặt mọi người.

Kiều Từ Quang lập tức giận dữ, nhưng cảm giác tức giận lại là với Thiên Sinh giáo, lúc ánh mắt nhìn đến Bùi Lăng đột nhiên trở nên mềm mại, dù như thế nào cũng không oán hận nổi. Thậm chí, trong lòng còn sinh ra chút cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có...

Chẳng mấy chốc nàng thấy đối phương buông Mạc sư muội xuống, nhanh chân đi về phía mình, sau đó trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của nàng, một tay ôm lấy nàng, hung hăng hôn xuống.

Mặc dù bây giờ Kiều Từ Quang bị phân đi mệnh cách và lực lượng tương đương, nhưng dù sao nàng cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù thực lực có suy yếu thế nào cũng mạnh hơn trước khi Ngưng Anh, hiện tại chỉ cần dùng sức một chút là có thể đẩy Bùi Lăng ra.

Chương 957: Đừng chạm vào sư tỷ! (2)

Chỉ có điều, nàng vừa có ý nghĩ như vậy, 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 phát tác, suy nghĩ chống cự lóe lên một cái rồi biến mất, chợt hai mắt nhắm lại, mặc cho Bùi Lăng hành động.

Phát hiện tình huống của mình càng ngày càng không thích hợp, trong lòng Kiều Từ Quang bắt đầu liều mạng giãy giụa.

Nàng cố gắng nhắc nhở mình, đối phương là ma tu!

Cho dù không phải Khang Thiếu Dận, cũng tuyệt đối là đệ tử tứ đại Ma môn!

Thậm chí, Mạc sư muội chết trên tay người trước mắt, bên cạnh còn có Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý và các sư muội mình nhìn xem...

Nhưng càng mặc sức tưởng tượng như vậy, ngược lại trong lòng càng sinh ra một loại khoái cảm cực hạn không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Nếu không phải nàng có ý chí kiên định, suýt nữa muốn kêu thành tiếng!

Toàn bộ quá trình, thậm chí nàng không hề phát hiện được, sinh cơ, mệnh cách, lực lượng mà nàng bị cướp đi trước đó... Lúc này đã khôi phục, đồng thời còn đang liên tục không ngừng tăng trưởng.

"Súc sinh! Đừng chạm vào sư tỷ!"

"Ta muốn giết ngươi!!"

"Tên cầm thú này, ngươi lại chạm vào sư tỷ ta một chút, ta liều mạng với ngươi!"

Thấy Kiều sư tỷ bị ma tu tùy ý khinh bạc ngay trước mặt mọi người, đám người Nguyễn Chỉ lập tức giận dữ.

So sánh với tình cảnh tuyệt vọng này và cái chết của Mạc sư tỷ, tình cảnh lúc này càng khiến các nàng trợn tròn mắt, vô cùng tức giận!

Người duy nhất còn có thể giữ vững tỉnh táo chỉ có Thạch Vạn Lý.

Nhân lúc không ai chú ý tới mình, hắn ta đã thúc giục đồ vật liên lạc khẩn cấp với hoàng triều.

Đây là đặc quyền của lâu chủ phân lâu Thiền Lâu, chỉ có trong tình huống vô cùng khẩn cấp, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến bản thổ hoàng triều, mới có thể dùng đến.

Vốn dù mình có rơi vào chỗ chết, Thạch Vạn Lý cũng không sử dụng.

Nhưng bây giờ tình huống của Kiều tiên tử nguy cấp, đây là chân truyền Tố Chân Thiên, không có chỗ nào không phải là rất nhiều tài nguyên và tâm huyết do tông môn trút xuống, lại vì tư chất bản thân vượt xa đám người, đây thật sự là tương lai tông môn.

Từ trước đến nay Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên đều là minh hữu, phá lệ vì chân truyền minh hữu cũng không tính hoàn toàn phá hỏng quy củ.

Thạch Vạn Lý yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng cao tầng hoàng triều nhanh chóng chạy tới.

Đến lúc đó, dù tà ma này lợi hại cỡ nào, chắc chắn chỉ có phần bị chặt đầu...

Lúc này, trong lòng Bùi Lăng đầy ngạc nhiên.

Hắn vốn tưởng Kiều Từ Quang sẽ cho mình một chưởng, thậm chí trực tiếp ra tay nặng lấy tính mạng của hắn, nếu không được cũng đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương lại không hề có ý chống cự.

【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 ...

Kiều Từ Quang là đệ tử Tố Chân Thiên, bản thân cũng là loại người đạo tâm kiên định, trên người cũng có đủ loại át chủ bài thuật pháp chống cự mê hoặc, mê hồn, điều khiển, nhưng hiện tại trúng môn chú thuật do Tang thi triển, lại chỉ có thể mặc cho hắn hành động?

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng dưới sự điều khiển của hệ thống lại liên tục không ngừng rót mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể vào cơ thể Kiều Từ Quang.

Cách đó không xa đám người Nguyễn Chỉ gầm thét, không hề có chút ảnh hưởng nào với hắn.

Ngược lại Kiều Từ Quang bị Bùi Lăng kéo lại, chẳng biết tại sao bắt đầu hơi thở dốc, thân thể hoàn toàn mềm oặt, dựa sát vào trong khuỷu tay hắn.

Vào lúc này, cuối cùng Tang đã kịp phản ứng lại từ trong hỗn độn.

Hắn ta dùng cốt địch điều khiển thể xác lại không có chút tác dụng nào với "nhi tử" trước mắt, thậm chí đối phương còn nghênh ngang chia cắt thành quả bao nhiêu năm của hắn ta ở ngay trước mặt hắn ta!

Dù không muốn tin tưởng, nhưng bây giờ đối phương đã không muốn diễn kịch với hắn ta nữa, sau khi hơi tỉnh táo lại, sao thôn trưởng không biết mình bị lừa?

Đây không phải con của hắn ta!

Có người chiếm mệnh cách con của hắn ta, ngồi hưởng thành quả mà hắn ta vất vả trong những năm gần đây!

Hiện tại người có thể làm được điều này chỉ có công tử!

Lần này, sau khi công tử tiến vào Tang thôn đã hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ta.

Sau đó công tử tranh đạo với nhi tử hắn ta, còn có hắn ta chủ đạo toàn bộ, lấy thực lực tu vi hiện tại của công tử, căn bản không thể phản kháng hắn ta!

Huống chi, hắn ta căn bản không dựa theo phân phó của "Chú" để làm việc, truyền bá phần Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp kia, ngoại trừ bản thân Trúc Cơ chi pháp, cũng chưa từng tiết lộ tin tức gì.

Có lẽ công tử cũng không biết cái gì hết!

Nhưng trong tình huống này, tranh đạo... Mình lại thua!

Tại sao thua?

Mới nghĩ đến đây, Tang phát hiện thân thể của mình và các thôn dân bắt đầu tiêu tán.

Hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, là núi cao chín trượng thất bại trong gang tấc.

Hiến tế mười hai thành đều bị công tử tiếp nhận.

Người bị đóng đinh trong quan tài không phải công tử, mà là vật chứa có quan hệ mật thiết với hắn ta, có thể để hắn ta tiến vào bất cứ lúc nào!

Ngay vừa rồi, sau khi tân nhân bái đường, hắn ta đã tự tay đóng đinh một tia mệnh cách cuối cùng tồn tại trong quan tài... Hắn ta đã hoàn toàn thua!

Bây giờ, chỉ có giao ra truyền thừa hoàn chỉnh của chủ nhân, đồng thời nhận công tử làm chủ, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót.

Chương 958: Nữ thi, Phù Sinh cảnh

Nghĩ đến đây, Tang sầm mặt lại, hắn ta đã làm chó vạn năm, trong vạn năm kia hắn ta hèn mọn phủ phục, hắn ta tham sống sợ chết, hắn ta vô cùng cẩn thận, hắn ta nơm nớp lo sợ hầu hạ vị chủ nhân được gọi là "cấm kỵ" như giẫm trên băng mỏng...

Vốn tưởng hầu hạ vạn năm không có công lao, cũng có khổ lao.

Nhưng cuối cùng, trước khi "Chú" đi không hề nghĩ đến việc giao truyền thừa cho hắn ta.

Khi đó, hắn ta đã hiểu rõ chó là chó!

Dù trung thành tuyệt đối cũng chỉ là một con chó trung thành, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu ưỡn ngực về làm người!

Một ngày làm nô, cả đời là tiện.

Quỳ quá lâu, khó khăn lắm mới có thể đứng lên, khó khăn lắm mới có thể nhân lúc chủ nhân không ở đây để khôi phục sự tự do, khó khăn lắm mới có thể chiếm truyền thừa đỉnh phong trông coi vạn năm làm của riêng... Khó khăn lắm hắn ta mới thấy được cơ hội tự làm "chủ nhân".

Lần này, Tang thề mình nhất định phải đánh vỡ sự quản chế của "Chú"!

Cho dù là thân tử đạo tiêu, hắn ta tuyệt đối không nhận chủ mới nữa.

Lần thứ nhất tranh đạo đã thua vậy lại tranh một lần nữa.

Diệt trừ công tử, tất cả còn có thể làm lại!

Vẻ mặt Tang đột nhiên bình tĩnh lại, từng thôn dân xung quanh nhanh chóng biến mất, giải tán tất cả phân thân, cũng không còn áp chế đám người Thạch Vạn Lý nữa.

Thu nạp tất cả lực lượng, hắn ta tạm thời khôi phục đỉnh phong, sau đó không hề do dự chút nào, lúc này năm ngón tay duỗi ra lập tức vỡ nát trong hư không, vô số cành lá màu xám đen tràn ngập theo một trảo của hắn ta như một tấm võng lớn, nhanh chóng bao phủ về phía Bùi Lăng.

Trong nháy mắt lông tóc cả người Bùi Lăng dựng đứng, vô thức cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ, dường như tử vong lập tức giáng xuống!

Nhưng hệ thống không hề phản ứng chút nào, còn thao túng hắn tiếp tục chuyển di mệnh cách và chú lực mà thân thể không thể hấp thu, không hề có ý né tránh.

Ngay lúc Bùi Lăng cho rằng mình lại mất một mạng nữa, đã thấy bộ thi thể thứ nhất mà hắn vừa lấy ra từ trong túi trữ vật đột nhiên tự hành động, lúc váy sam phất động hoàn bội leng keng, trực tiếp ngăn ở trước người hắn.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Tiếng nhấm nuốt dường như đã từng quen biết vang lên, giữa hư không như xuất hiện một cái miệng lớn không thấy bắt lấy Tang, thậm chí cành lá màu xám đen ở giữa cả hai người bị thôn phệ toàn bộ!

Tang đứng tại chỗ không động đậy, lại lập tức đến trước mặt nữ thi.

Ầm ầm...

Trên bầu trời trống rỗng sau khi kiếp vân tiêu tán đột nhiên trở nên u ám, ngay lúc điện quang di chuyển, cơn mưa to không có dấu hiệu nào lại mưa như trút nước.

Vốn cảnh vật xung quanh như tranh sơn thủy bị thấm ướt trở nên không rõ đêm ngày, ngược lại từng dãy núi quen thuộc chậm rãi hiện ra.

Đạo quan cổ xưa tinh xảo lặng yên đứng sừng sững ở giữa núi rừng.

Cửa lớn đạo quan sơn son bong ra từng mảng, trải rộng rêu xanh đột nhiên mở ra, lập tức khóa nữ thi và Tang vào trong đó.

Đối mặt với tình cảnh này, sắc mặt Tang không hề thay đổi chút nào, hắn ta lẳng lặng đứng đó, sau đó lấy hắn ta làm trung tâm, mặt đất trong đạo quan nhanh chóng cháy đen, thối nát, hóa thành nguyền rủa.

Nguyền rủa khuếch tán cực nhanh, chẳng mấy chốc tràn ngập đến cả tòa đạo quan.

Sau khi đạo quan kiên trì một đã vỡ nát, Tang lại xuất hiện ở vị trí vừa rồi.

Hàng lông mày kẻ đen thanh tú của nữ thi hơi nhíu lại, mở to miệng, tiếng nói cứng ngắc nói: "Quên!"

Vẻ mặt Tang lập tức rơi vào mơ hồ, cùng giống vừa rồi trong đầu hắn ta choáng váng luôn cảm thấy chỗ nào đó là lạ, một khi muốn cử động, trong đầu lại trống rỗng.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã khôi phục lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ thi, cũng lạnh lùng mở miệng: "Chú!"

Làn da nữ thi như sương như tuyết lập tức bắt đầu hư thối, chỉ chốc lát sau huyết nhục trên người nàng tróc ra đầy đất, mỹ nhân dáng vẻ yên tĩnh nhàn nhã thùy mị hóa thành một bộ khung xương máu me đầm đìa.

Nhưng ngay sau đó dường như thời gian đảo ngược, huyết nhục đầy đất lại trở về trên xương cốt, nơi hư thối cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, lại khôi phục vẻ xinh đẹp trẻ trung ban đầu...

Tốc độ hai người giao thủ cực nhanh.

Thạch Vạn Lý, bốn người Nguyễn Chỉ căn bản thấy không rõ động tác của bọn họ, mặc dù Kiều Từ Quang bị 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 vây khốn, nhưng lập tức cảm ứng được bộ nữ thi kia không thích hợp.

Nhân lúc tỉnh táo ngắn ngủi, nàng lập tức ra tay vỗ một chưởng vào ngực Bùi Lăng!

Vốn một chưởng này có thể trực tiếp diệt sát đối phương.

Nhưng vào lúc mấu chốt nàng lại quỷ thần xui khiến thu hồi hơn phân nửa sức lực, vì vậy chỉ đánh bay đối phương ra ngoài, không hề thương tổn đến Bùi Lăng chút nào.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích đạo lữ, hệ thống đem tiếp tục chuyển di mệnh cách và chú lực cho ngài..."

Bùi Lăng vừa rơi xuống đất, tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống lập tức vang lên, ngay sau đó hắn từ bò dậy dưới đất, lại nhanh chân đi về phía Kiều Từ Quang.

Thấy thế, hắn lập tức tê cả da đầu.

Hệ thống thiểu năng lại tới đây ra tay!

Kiều Từ Quang không phải Lệ sư tỷ, cho dù chịu tác dụng của 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 nương tay với hắn một lần nhưng cũng không thể nương tay nhiều lần!

Chương 959: Tự bạo (1)

Có lẽ bây giờ hắn lại dùng mất một cái mạng...

Vù!

Vạn Huyền Chi tới tay, Kiều Từ Quang không nói hai lời, lập tức đâm xuống lòng bàn tay trái của mình.

Phốc phốc.

Théo tiếng lưỡi dao đâm vào xương, một cơn đau đớn dữ dội thấu tim gan truyền đến, lập tức khiến nàng càng thêm tỉnh táo.

Kiều Từ Quang lập tức không dám nhìn Bùi Lăng nữa, ánh mắt tập trung vào nữ thi và Tang đang đấu pháp dữ dội, nhanh chóng truyền âm cho Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội: "Nhanh rút lui! Đi càng xa càng tốt!"

"Trên người bộ nữ thi kia có khí tức Phù Sinh cảnh, nàng đã bị quỷ dị ăn mòn!"

Phù Sinh cảnh?!

Năm người Thạch Vạn Lý lập tức giật mình, Phù Sinh cảnh giống với U Tố mộ, cùng là một trong bốn nơi nguy hiểm trong giới này.

Chỉ có điều, U Tố mộ là nơi vạn quỷ nghỉ lại, còn Phù Sinh cảnh lại bị nghi ngờ là ngọn nguồn quỷ dị của giới này.

Bất kể sinh linh hoặc tử vật gì bị Phù Sinh cảnh ăn mòn, cũng có thể hóa thành quỷ dị mới.

Cũng bởi vậy, Phù Sinh cảnh từng bị cho rằng là nơi thần bí nhất khó lường nhất trong bốn khu vực nguy hiểm.

Dù sao nó có khả năng quỷ nhiễm cả thiên hạ.

Thậm chí có nghe đồn, tông chủ Trọng Minh tông đã từng tự mình tiến đến thăm dò, không những không thể biết rõ ràng nội tình của nó, hình như còn bị thất thế, cuối cùng không thể không bỏ qua...

Nhận ra được điều đó, Thạch Vạn Lý vừa muốn đồng ý, đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng lập tức trở nên âm u lạnh băng, lành lạnh, tràn ngập u tà oán giận và hận ý ngập trời!

Ngay sau đó, toàn thân hắn ta điên cuồng vận chuyển pháp lực, nhanh chóng đánh về phía Bùi Lăng!

Cùng lúc đó, bốn tên đệ tử Tố Chân Thiên đều không ngoại lệ, tròng mắt đều nứt ra, trong đôi mắt như muốn nhỏ máu, vẻ mặt điên cuồng lao thẳng về phía Bùi Lăng.

Tốc độ của năm người vô cùng nhanh, thực lực tu vi lại đột nhiên tăng lên rất nhiều!

Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại, vội vàng gọi: "Hắn là chân truyền Ma môn, các ngươi không phải đối thủ!"

"Ta nhất định sẽ mang thi thể Mạc sư muội về, các ngươi nhanh chóng rời đi!"

Nàng vô cùng sốt ruột, Mạc Lễ Lan là đệ tử Tố Chân Thiên, đám người bọn họ quanh quẩn ở Vạn Hủy hải nhiều ngày, cũng vì tìm kiếm vị trí của đối phương để báo thù rửa hận.

Hiện tại đối phương để lộ ra thi thể, là đồng môn Tố Chân Thiên không thể để nàng ở lại trong tay đệ tử Ma môn thêm nữa.

Nhưng tình hình hiện tại nguy hiểm như chồng trứng sắp đổ, dù là báo thù cho Mạc sư muội, hay thu hồi thi thể của nàng, một mình nàng làm là đủ rồi, Thạch Vạn Lý cũng tốt, bốn vị sư muội cũng được, đều chỉ là Kết Đan, hiện tại ra tay không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại không dưng đi mạo hiểm!

Vào lúc này, Bùi Lăng vừa đi vài bước đến bên cạnh Kiều Từ Quang, chỉ thấy hai tên đệ tử Tố Chân Thiên đằng đằng sát khí lao về phía mình, trong lòng hắn không nhịn được thấy vui mừng.

Kiều Từ Quang đã bị hệ thống nhận định là đạo lữ, ra tay nặng hơn nữa cũng không cắt ngang được ủy thác của hắn.

Ngược lại Thạch Vạn Lý và mấy đệ tử Tố Chân Thiên này, chỉ cần có thể đụng phải mình một cái là được!

Vù!

Thạch Vạn Lý là người lao đến bên cạnh Bùi Lăng trước tiên, hắn ta không sử dụng thủ đoạn gì hết, toàn bộ nhục thân bành trướng như bị bơm hơi, giữa xương cốt phát ra tiếng "két" rợn người, ngay sau đó khí tức tu sĩ Kết Đan kỳ không giữ lại chút nào bạo phát ra.

Tự bạo?!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, hệ thống lập tức thao túng hắn sử dụng 【 U Quỷ độn pháp 】 nhanh chóng bỏ chạy.

Ngay sau đó...

Oanh!!!

Lấy Thạch Vạn Lý làm trung tâm, sau khi toàn bộ địa điểm ban đầu của Tang thôn xuất hiện động đất dữ dội, trong nháy mắt mặt đất nứt nẻ như mạng nhện, mặt đất hiện ra chất lưu ly, trong khe chảy ra nước suối ngầm trộn lẫn với huyết nhục phân thân thôn trưởng, nhanh chóng lan tràn thành một huyết hà trộn lẫn xương vỡ, nội tạng, da người ở trên mặt đất.

Thạch Vạn Lý không còn cả xương cốt, Bùi Lăng cũng bị sóng xung kích to lớn đánh bay ra ngoài.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, còn chưa kịp phản ứng tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đột phá Kết Đan trung kỳ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm trắc đến lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp bốn lần..."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu.

Tặng miễn phí gấp bốn lần!

Hiện tại ngoại trừ Kiều Từ Quang, vừa hay có bốn tên đệ tử Tố Chân Thiên!

Ngay sau đó...

"Leng keng! Hệ thống không kiểm tra ra đạo lữ mới có điều kiện phù hợp..."

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp năm lần..."

Hả?

Đệ tử Tố Chân Thiên bình thường không phù hợp với tiêu chuẩn tặng đạo lữ của hệ thống?

Chương 960: Tự bạo (2)

Nghĩ vậy, trong lòng Bùi Lăng vui mừng, nhìn qua bốn đệ tử Tố Chân Thiên đang đánh về phía mình, lập tức thi triển 【 U Quỷ độn pháp 】 trốn chạy đến nơi xa.

"Thạch Vạn Lý..." Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn đã cho Thạch Vạn Lý một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, cũng không biết đối phương có sử dụng hay không nhưng cách đấu đá muốn cùng chết vừa rồi của đối phương rõ ràng không thích hợp.

Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi Thạch Vạn Lý bị ép uống hết "rượu" chế tạo từ huyết nhục của thôn dân, chắc đã bị thôn trưởng khống chế.

Chắc chắn bốn đệ tử Tố Chân Thiên kia cũng giống vậy.

Lấy thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không sợ đệ tử Tố Chân Thiên bình thường, nhưng không chịu nổi bốn người cùng xông lên tự bạo!

Huống chi, còn có vị chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang ở bên cạnh?

Vì vậy, vẫn nên tạm thời tránh mũi nhọn thì tốt hơn.

Nhưng hắn mới chạy không bao xa, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, 【 U Quỷ độn pháp 】 lập tức gián đoạn.

Bùi Lăng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, pháp lực quanh người hỗn loạn, mệnh cách và chú lực không thể hấp thu trong cơ thể quá khổng lồ, vừa rồi hệ thống không thể chuyển di toàn bộ ra ngoài thân thể cho hắn, bây giờ nhục thể của hắn dần không chịu nổi!

Thấy bốn tên đệ tử Tố Chân Thiên đã đuổi theo, Bùi Lăng cố nén cảm giác khó chịu trong cơ thể, đang muốn ra tay đột nhiên trước mắt choáng váng, lúc lấy lại tinh thần Kiều Từ Quang cũng đã xuất hiện ở bên cạnh.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, không ngờ Kiều Từ Quang lại chủ động cứu hắn?

Nhưng ngay sau đó, bên tai hắn vang lên truyền âm nhanh chóng của Kiều Từ Quang: "Ngươi được 'Chú' truyền thừa, vậy có cách giải trừ thủ đoạn trên người các nàng không?"

Lúc này trong lòng Kiều Từ Quang nóng như lửa đốt, lúc đầu nàng còn tưởng Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội của mình không lùi mà tiến là muốn báo thù cho Mạc sư muội.

Nhưng sau khi thấy Thạch Vạn Lý tự bạo, mới đột nhiên phát hiện năm người đều bị Tang khống chế!

Chỉ có điều, dù Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội của nàng đều có tu vi Kết Đan kỳ, nhưng cộng lại hiển nhiên không phải đối thủ của chân truyền Ma môn. Bởi vậy Tang trực tiếp khống chế năm vị Kết Đan tự bạo, tiện trực tiếp nổ chết đối phương.

Hiện tại, ngay cả Kiều Từ Quang cũng trúng "Chú" 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , đạo tâm liên tục bị chấp niệm của lô đỉnh tấn công, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có cách hóa giải sự khống chế trên người các sư muội.

Ngược lại chân truyền Ma môn ở trước mặt này, mặc dù lập trường khác với nàng nhưng lúc này lại là người mà Tang muốn giết nhất, bây giờ đôi bên cùng đứng trên một cái thuyền!

Bùi Lăng nghe vậy giật mình, hắn đâu biết được bốn người Tố Chân Thiên trúng thủ đoạn gì?

Chỉ là tình huống hiện tại nguy cấp, không kịp nghĩ nhiều, sau khi hơi do dự hắn nhanh chóng trả lời: "Giết Tang là được!"

Vừa dứt lời, bốn đệ tử Tố Chân Thiên lại lao đến!

Kiều Từ Quang không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng dẫn theo Bùi Lăng nhanh chóng lùi lại nhưng...

Oanh!!

Một nữ tu chải Tùy Vân Kế, trâm vàng cắm nghiêng, mặc áo vàng nhạt váy lụa xanh xông đến trước tiên, vừa tới gần hai người đã không chút do dự tự bạo.

Sóng xung kích kinh khủng to lớn tràn ra bốn phương tám hướng, huyết nhục bay lả tả vẩy xuống toàn trường.

Trong mắt Kiều Từ Quang đầy vẻ đau xót, vươn tay ra, lại chỉ bắt được một góc váy xanh dính đầy máu: "Sở sư muội!!"

Cuối cùng nàng đã vượt qua Nguyên Anh thiên kiếp, tu vi lên một tầng lầu, uy năng tự bạo chưa đến trước mặt đã bị thuật pháp hộ thân ngăn cản, Sở Hàm Bội tự bạo chưa thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nàng và Bùi Lăng bị nàng kéo theo lùi lại.

Nhưng tận mắt nhìn sư muội sớm chiều ở chung bị Tang lợi dụng, chết thảm trước mặt, Kiều Từ Quang đầy căm hận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tang, tròng mắt như muốn nứt ra.

Nhưng ngay sau đó, ba vị sư muội còn lại tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng.

Kiều Từ Quang không thể không tập trung ý chí, nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng: "Dụ đám sư muội của ta đi! Cách nơi này càng xa càng tốt, đừng tổn thương tính mạng của bọn họ."

"Được!" Bùi Lăng lập tức đồng ý.

Nghe vậy, Kiều Từ Quang vỗ một chưởng lên vai hắn, đánh hắn bay về nơi xa, nàng dùng sức rất khéo léo không làm Bùi Lăng bị thương, lại đẩy hắn đi thật xa.

Ngay sau đó, nàng nhanh chóng lao về phía Tang!

Ba đệ tử Tố Chân Thiên còn sót lại coi như không thấy Kiều Từ Quang, nhanh chóng thay đổi phương hướng, tiếp tục đuổi theo Bùi Lăng.

Phanh.

Bùi Lăng đặt hai chân xuống đất, lại vừa hay ngay gần thi thể Mạc Lễ Lan. Hắn không nói hai lời, lập tức thu hồi thi thể Mạc Lễ Lan, sau đó đang muốn thi triển 【 U Quỷ độn pháp 】 , pháp lực vừa vận chuyển, mệnh cách và chú lực không thể hấp thu trong cơ thể lập tức trào lên, trong chốc lát hắn không thể dùng độn pháp!

Bùi Lăng khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng mở ra hai chân, nhanh chân như bay bỏ chạy thật xa.

Ba đệ tử Tố Chân Thiên đuổi theo không bỏ.

Chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã chạy khỏi phạm vi Tang thôn, tiến vào sương mù dày đặc ở ngoài thôn.

Sương mù đậm đặc như cháo, thân cây, cành lá, rễ phụ, dây leo trong rừng rậm như ẩn như hiện ở xung quanh, cứ như nanh vuốt ác quỷ.

Chương 961: Truyền thừa vào tay! (1)

Bùi Lăng chạy trong đó, chỉ cảm thấy kinh mạch quanh người càng ngày càng đau nhức, toàn bộ nhục thân bắt đầu hiện ra vết tụ máu... Tình trạng của hắn càng ngày càng tồi tệ, hơn nữa vừa tiến vào trong sương mù không lâu đã lạc mất phương hướng.

Hắn lập tức thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 muốn phân biệt phương hướng, nhưng vừa thi triển thần thông, tiếng kêu trước đó lại vang lên.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức thiếu thốn!

Ngày đầu tiên đi vào Tang thôn, lúc Bùi Lăng tu luyện đột nhiên rơi vào mộng cảnh, lúc ấy hắn mơ tới mưa to, lôi đình và Kế Sương Nhi.

Lúc ấy, trong mộng Kế Sương Nhi gọi hắn là "Kế Vũ", hơn nữa từng nói với hắn hai chuyện.

Thứ nhất, vào lúc quan trọng có thể lấy ra một bộ nữ thi để cứu mạng. Đối phương thông qua "Pháp" cùng ngọn nguồn trên người hắn để giáng lâm vào trong thể xác bộ nữ thi kia.

Sau khi Bùi Lăng tỉnh lại mơ hồ có ấn tượng với việc này.

Nhưng đến lúc này mới nhớ lại việc thứ hai: Kế Sương Nhi muốn Bùi Lăng đến Phù Sinh cảnh một lần, lại thắng một ván cờ cho đối phương.

Oanh!!

Tiếng tự bạo điên cuồng lại vang lên, lại một Tố đệ tử Chân Thiên tới gần sau đó không hề chậm trễ tự bạo!

Bùi Lăng đột nhiên giật mình tỉnh lại, đã thấy Cửu Phách Đao tự động hộ chủ, ánh đao màu đỏ ngòm cắt phá bầu trời, thay hắn đỡ được hơn phân nửa tổn thương.

Nhưng dù như thế toàn bộ nửa người trái của hắn vẫn bị nổ máu thịt be bét, cả người bay ngược ra.

Phanh phanh phanh...

Liên tục đâm gãy vài gốc cây lớn che trời, Bùi Lăng nặng nề ngã xuống mặt đất.

Hắn vừa định nuốt đan dược chữa thương lại phát hiện dường như mệnh cách và chú lực không thể hấp thu trong cơ thể mình đạt được sự phát tiết, không chỉ có thương thế lập tức khỏi hẳn, hơn nữa trạng thái bản thân cũng lập tức dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng lúc này, hình dáng hai tên đệ tử Tố Chân Thiên còn lại đã hiện ra từ trong sương mù, bọn họ vẫn tiếp tục lao về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức triệu hồi Cửu Phách Đao, lấy thực lực hiện tại của hắn cũng có thể chém các nàng ở dưới đao trước khi hai tên đệ tử Tố Chân Thiên này tới gần.

Nhưng hắn vừa đồng ý với Kiều Từ Quang, chỉ dụ sư muội của đối phương đi xa, không thương tổn tính mạng của các nàng ...

Thế là, Bùi Lăng quay người bỏ chạy.

Chỉ có điều, vì không thể thi triển độn pháp nên tốc độ của Bùi Lăng có hạn, hai tên đệ tử Tố Chân Thiên sau lưng hóa thành ánh sáng, tốc độ bay nhanh chóng lại càng đuổi càng gần.

Chẳng mấy chốc lại có một tên đệ tử Tố Chân Thiên đuổi kịp hắn!

Tên đệ tử Tố Chân Thiên kia không nói hai lời, vừa tới gần Bùi Lăng đã quyết đoán tự bạo.

Lần này, Bùi Lăng sớm có đề phòng, dùng trường đao chém ra mấy trăm đao khí phòng ngự từ trước.

Oanh!!

Đao khí như thác nước tạo ra ánh sáng huyết sắc giữa không trung, triệt tiêu một phần uy năng tự bạo tương đương, nhưng tu sĩ Kết Đan kỳ cũng là tu sĩ Kết Đan kỳ, Bùi Lăng vẫn bị chấn động đến bay ra ngoài.

Khí huyết cuồn cuộn trong ngực hắn, xương cốt trên người phát ra một tràng tiếng vỡ vụn. Chỉ là loại thương thế này đã bắt đầu khôi phục ngay lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất.

Trạng thái cả người cũng chuyển biến tốt đẹp thêm một bước nữa.

Phốc...

Mưa máu dày đặc vẩy xuống, đệ tử Tố Chân Thiên không còn hài cốt!

Hồn phách chải Song Loa Kế, mặc váy sam màu đỏ tím như phù dung sớm nở tối tàn trong huyết vũ, hình như vẻ mặt có chút lưu luyến, lại chôn vùi như hoa tàn.

Chỉ còn lại một tên đệ tử Tố Chân Thiên sau cùng, Bùi Lăng có ấn tượng với đệ tử này, lúc hắn mới tới Vạn Hủy hải đã đánh bậy đánh bạ trêu chọc Nguyễn Chỉ.

Trên mặt nàng không có biểu cảm, không sợ chết tiếp tục lao về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng cau mày, hắn đồng ý với Kiều Từ Quang không thương tổn mạng sống của sư muội đối phương, nhưng sư muội đối phương lại liều mạng muốn chết, hắn căn bản không có cách ngăn cản!

Hiện tại chỉ hy vọng Kiều Từ Quang và Kế Sương Nhi bắt tay lại, có thể giải quyết Tang trước khi một tên đệ tử Tố Chân Thiên sau cùng tự bạo...

Nghĩ vậy, hắn tiếp tục trốn chạy.

Không lâu sau, sương mù xung quanh đột nhiên tản ra, tiếng gọi bên tai càng ngày càng mạnh, một thôn xóm dựa vào núi bên cạnh sông lại hoàn toàn tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Mình lại quay về Tang thôn?!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng đây không phải Tang thôn!

Chắc nơi này là Tử thôn mà đám người Kiều Từ Quang đi qua trước đó.

Ngay lúc Bùi Lăng do dự có nên tránh khỏi nơi này hay không, tiếng gọi lại như biến thành nhiều người, gần như vang vọng trong tai hắn.

Hắn đột nhiên có trực giác mãnh liệt, trong thôn này ẩn giấu truyền thừa ngay sau 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 .

Loại cảm giác này giống với lúc hắn tiến vào Tang thôn!

Thế là, Bùi Lăng không do dự nữa, lập tức xông vào trong Tử thôn.

Hiện tại mệnh cách và chú lực không thể hấp thu trong cơ thể vẫn rất khổng lồ, hiện tại muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, chỉ có sử dụng hệ thống uỷ thác.

Nhưng bây giờ Bùi Lăng sử dụng hệ thống, chắc chắn hệ thống sẽ tiếp tục đi tìm Kiều Từ Quang để chuyển di.

Chương 962: Truyền thừa vào tay! (2)

Vào lúc này, trong thôn đã có truyền thừa sau 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 , biết đâu cũng có thể giải quyết vấn đề này.

Không biết Tử thôn này xảy ra chuyện gì, rõ ràng căn nhà sừng sững, rất nhiều cửa nhà còn có quần áo chưa khô, lại không có bất kỳ tiếng nói của người nào, cũng không thấy bất kỳ kẻ nào đi lại bên ngoài.

Sau khi Bùi Lăng vào thôn, vội vàng đi về phía tiếng kêu truyền đến.

Nguyễn Chỉ không chút do dự đuổi theo đến Tử thôn, nhưng nàng vừa lao tới tấm bia đá khắc tên thôn ở trước cửa thôn Tử thôn, lại không khống chế được rẽ một cái, độn về phía con đường lúc đến.

Bởi vì bị Tang điều khiển, lúc này Nguyễn Chỉ hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ dựa theo mệnh lệnh Tang để đuổi theo Bùi Lăng, giết chết Bùi Lăng.

Thế là, nàng không biết mệt mỏi quanh quẩn trước tấm bia đá từng lần một...

Cứ như lần đầu tiến vào Tử thôn bị Kiều Từ Quang dẫn theo muốn rời đi.

Chỉ có điều, lúc đó mỗi lần Tử thôn đều ngăn ở trước mặt bọn họ.

Lần này mỗi lần Tử thôn đều chặn nàng ở ngoài thôn.

Lúc này, Bùi Lăng đã ở trong thôn, tiếng gọi bên tai càng ngày càng rõ ràng.

Cứ đi theo chỉ dẫn này, hắn nhanh chóng đi đến chỗ ở của thôn trưởng Tử thôn.

Đứng trên tường đất có mấy miếng bị vỡ vụn, Bùi Lăng có thể cảm nhận được nơi phát ra tiếng gọi chính là ở đây, nhưng trong tầm mắt ngoại trừ một đổ nát ảm đạm, cũng không có gì hết.

Thế là, hắn lại thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 , chẳng mấy hắn phát hiện lối vào mật đạo ở một đống đá vụn.

Lấy pháp lực chuyển gạch đá vật liệu gỗ ngăn chặn, lại thi triển mấy thuật pháp xác nhận trong mật đạo không có cạm bẫy mai phục, lúc này Bùi Lăng mới đi vào.

Sau khi đi dọc theo mật đạo một quãng đường, trước mắt rộng mở trong sáng, lại tiến vào một đại sảnh dưới đất.

Vừa đi vào đại sảnh này, Bùi Lăng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc nhỏ bé.

Nhất là lúc hắn thấy linh vị và rèm châu sâu trong đại sảnh, không giống với Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý và Vũ Mông tiên tử cần nhắc nhở mới có thể chú ý tới rèm châu, Bùi Lăng gần như vô thức phát hiện toà tượng thần kia.

Ngay lúc ánh mắt của hắn chạm đến tượng thần không có ngũ quan khuôn mặt, trong nháy mắt đủ loại thuật pháp nguyền rủa, thần thông nguyền rủa, thuật pháp đoạt mệnh, sử dụng chú lực... Cùng rất nhiều tin tức có liên quan với quỷ tu điên cuồng tràn vào đầu óc hắn!

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra pháp thuật xa lạ, đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thần thông xa lạ, đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra công pháp xa lạ, đang thu nhận sử dụng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra..."

Trong nháy mắt tiếp thu kiến thức khổng lồ thâm ảo như thế, Bùi Lăng đau đầu muốn nứt ra, gần như muốn quỳ chân trên mặt đất, sau một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Loảng xoảng!

Vào lúc này, phía sau bức rèm che vang lên một tiếng động nặng nề.

Bùi Lăng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy tượng thần tu sĩ áo vải không mặt ầm vang sụp đổ, nó đập ầm ầm vào rèm châu, kéo đổ bàn dài và linh vị "Tang đô", "Đỗ thành", "Tùng thành", "Chu thành"... Được thờ cúng. Trong khoảnh khắc, cảm giác khủng bố lớn, tai họa lớn trên tượng thần khiến người ta hoảng sợ run rẩy, không dám đối mặt đột nhiên biến mất sạch sẽ.

Tượng thần như lưu ly, vừa rơi xuống đã nát thành bột mịn.

Bàn dài, linh vị thậm chí cả rèm châu cũng nhanh chóng mục nát theo, chớp mắt đã tan thành mây khói, không còn tồn tại!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy cả hòn đảo nhỏ đều chấn động mạnh một cái.

Dường như có gì đó vẫn luôn bao phủ, áp chế hòn đảo đã được cởi bỏ!

Hơi thở âm u lạnh lẽo tối nghĩa lấy một tốc độ nhanh chóng bắt đầu biến mất.

Sương mù quanh quẩn trong rừng, phong tỏa thôn trang phát ra tiếng gào thét giống kêu rên, bọn chúng càn quét qua toàn bộ hòn đảo, hội tụ thành một cột sương mù thẳng vào mây xanh ở trung tâm hòn đảo cũng chính là phía trên đỉnh đầu vị trí hiện tại của Bùi Lăng.

Đây dường như là sự giãy giụa sau cùng của sương mù, sau sự hồi quang phản chiếu ngắn ngủi, cột sương mù ầm vang sụp đổ...

Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Sắc trời vẫn âm u trong mấy ngàn năm, lần đầu tiên Thiên Ngoại đảo lộ ra một vòng sáng xanh thẳm long lanh.

Sắc trời chiếu xuống, xuyên qua cành lá xanh tươi, soi sáng ra dấu vết loang lổ ở giữa khu rừng.

Từng tiếng động sột soạt vang lên ở từng nơi trên hòn đảo, là sinh linh ngủ đông ở đây ngạc nhiên nhìn cảnh tượng cả đời không thấy, thậm chí biết bao nhiêu đời tổ tiên của bọn chúng cũng chưa từng thấy.

"Soạt..."

Trong dòng sông nhỏ xanh xanh như ngọc, tôm cá không có mắt như cũng có cảm giác, đón lấy ánh sáng vàng huy hoàng, nhảy ra mặt nước, tạo ra từng gợn sóng.

Tất cả cấm chế, tất cả nguyền rủa phong tỏa trên đảo mấy ngàn năm... Vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất.

...

Tang thôn.

Toàn bộ mặt đất lặp đi lặp lại nứt nẻ và hư thối, sau khi thôn phệ đã thủng trăm ngàn lỗ.

Trong tầm mắt mấp mô, vô số dấu vết thuật pháp, nguyền rủa, thần thông còn sót lại trong đó đan dệt ra hơi khói màu xám đen chẳng lành chầm chậm bay lên.

Chương 963: Cấm chế biến mất

Trong hơi khói lượn lờ, đôi mắt Tang đỏ hồng, hình bóng cây dâu màu xám đen to lớn trên đỉnh đầu lay động, mười hai toà thành trì trên ngọn cây như ẩn như hiện.

Chỉ có điều, vì mệnh cách đều bị công tử trộm đi, hiện tại hư ảnh mười hai thành này của hắn ta đã trở nên vô dụng, không thể di chuyển uy năng cho hắn ta.

Hơn nữa, hư ảnh mười hai thành này phai nhạt hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, thoạt nhìn như một hình cắt của ánh tà dương mỏng manh, lộ ra ánh mặt trời lặn hốt hoảng lại bất lực.

Ở đối diện cách hắn ta không xa, nữ thi quần áo xinh đẹp như một món đồ sứ bị cháy hỏng, trên da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trải rộng vết rách, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ váy sam tươi đẹp.

Đây không phải bị nguyền rủa, mà thể xác này chỉ là Kết Đan kỳ, vốn không chịu nổi lực lượng Phù Sinh cảnh.

Lúc mới bắt đầu còn có thể mượn nhờ "Pháp" quỷ dị, đánh Tang một cái trở tay không kịp.

Nhưng chờ sau khi Tang ổn định tình hình, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn đối phương.

Vù!

Vào lúc này, khuôn mặt trắng nõn của Kiều Từ Quang lạnh giá, Vạn Huyền Chi lơ lửng trước ngực, trong nháy mắt ánh sáng trong trẻo lóe lên hóa thành một gốc hoa màu sắc như sương lớn hơn Tang màu xám đen rất nhiều.

Trong chớp mắt gốc hoa màu sắc như sương xuất hiện trên bầu trời ủ dột, đột nhiên hiện ra một vòng trăng tròn lạnh lẽo bàng bạc.

Ánh trăng yếu ớt mới luyện như bạc tinh khiết vẩy xuống từng tia ánh sáng...

Vừa vặn chiếu vào phía trên gốc hoa, trong chớp mắt này trên tất cả chạc cây gốc hoa sinh ra nụ hoa khó mà tính toán, đồng thời nở rộ.

Hoa im ắng nở, ánh trăng như nước.

Ngay sau đó, ánh trăng như nước kia bắt đầu di chuyển.

Lúc đầu như dòng suối nhỏ khẽ cong, róc rách chảy xuôi, lúc gốc hoa chập chờn vô số cánh hoa rơi vào mặt suối.

Nhưng chẳng mấy chốc dòng suối biến thành sông nhỏ, sông nhỏ thành sông lớn, dòng nước màu sắc như sương mang theo vô tận cánh hoa rơi, trong khoảnh khắc hóa thân thành sóng cao ngút trời, đại dương mênh mông tùy ý gầm thét phóng tới Tang!

Sóng lớn chưa tới gần, mũi nhọn bức người và sát cơ lạnh lẽo đã đập vào mặt.

Trong biển sương cuồn cuộn, hoa rơi vô tận, áo bào Kiều Từ Quang phần phật, tóc dài bay múa, hỉ phục tân nương của nàng đã sớm rách nát lại dính rất nhiều vết máu dơ bẩn trông hơi chật vật, nhưng lúc này trong sóng to gió lớn, nàng đứng sừng sững như bàn thạch, khí chất ung dung mà uy nghiêm, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm, trong cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt lạnh băng mà kiên định.

Nàng trúng 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , chủ yếu bị quản chế bởi vị chân truyền Ma môn vừa rồi.

Hiện tại đối phương đã rời xa nơi đây, Kiều Từ Quang không hề bị bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể thả lỏng tay chân toàn lực thể hiện ra thực lực nên có của chân truyền Tố Chân Thiên!

Tang nhíu mày lại, tâm niệm vừa động, hư ảnh một tòa thành trì nguy nga ở gốc Tang lớn trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống, ầm vang đánh về phía Kiều Từ Quang.

Oanh...

Hư ảnh tòa thành trì kia đã thoi thóp, thoạt nhìn dù Tang không sử dụng, nó cũng sắp băng diệt.

Nhưng nhìn thì như thế, lúc nó rơi xuống khí thế vẫn kinh người.

Chưa hoàn toàn rơi xuống, áp lực tràn trề đã rào rạt mà tới.

Đúng vào lúc này, nữ thi đột nhiên ra tay, răng rắc, răng rắc, răng rắc... Tiếng cắn nuốt dồn dập lại vang lên, cái miệng lớn không nhìn thấy theo tiếng nhấm nuốt làm người ta rùng mình cắn về phía Tang.

Tang đứng nguyên tại chỗ, sương mù đậm đặc lại đột nhiên tràn ra quanh quẩn lấy hắn ta, trong nháy mắt cuốn lấy cái miệng đang thôn phệ ở giữa hư không.

Cùng lúc đó, trong mắt hắn ta sáng rõ, sâu trong con ngươi xuất hiện vô số phù văn nhỏ bé đan xen, 【 Vĩnh Chú thần thông 】 !

Trong chớp mắt thi triển thần thông, lực lượng của nữ thi và Kiều Từ Quang lập tức bị áp chế, cảnh giới đột nhiên giảm xuống.

Nhưng chẳng mấy chốc quanh người Kiều Từ Quang hiện ra mấy tấm phù lục màu vàng sáng, phù văn phức tạp thâm ảo trên phù lục lóe ra ánh sáng nhạt, mặc dù chỉ kiên trì hai tức ngắn ngủi tất cả phù lục cũng bắt đầu thiêu đốt, nhưng trong thời gian thiêu đốt, nguyền rủa của Tang không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với nàng.

Tu vi của Kiều Từ Quang lập tức khôi phục, nàng vươn tay, đại dương mênh mông màu sắc như sương lại dấy lên một vòng sóng biển to lớn mới, như muốn chôn vùi cả Tang lẫn hư ảnh trên đỉnh đầu hắn ta vào trong đáy biển!

Vào lúc này, vết rách trên người nữ thi càng ngày càng nhiều, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt, một đôi mắt trắng bệch nhìn chăm chú vào Tang.

Rõ ràng Tang cũng giật mình, trong chốc lát lại không nghĩ ra nên làm cái gì, chỉ hơi mất tập trung, sóng lớn màu sắc như sương đã nuốt chửng hắn ta.

Nhưng ngay sau đó, Tang đột nhiên hóa thân thành sương đen, gần như hòa làm một thể với gốc Tang lớn trên đỉnh đầu.

Một lát sau, chỗ hắn ta xuất hiện cách một khoảng với gốc Tang lớn và sóng biển, đưa tay một chỉ, hư thối, trầm luân, oán giận, hận ý... Đủ loại nguyền rủa như bão táp đánh úp về phía nữ thi và Kiều Từ Quang.

Rầm rầm rầm...

Chương 964: Tế phẩm biển sâu (1)

Ba người đánh đến ngươi tới ta đi, trời đất tối tăm, tình hình chiến đấu giằng co, trong chốc lát giữa sân biển sương gào thét, thành trì lớn vội vàng rơi xuống, gốc Tang che trời và đạo quan cổ xưa đứng đối diện xa xa, tình cảnh quỷ dị lại cháy bỏng.

Theo thời gian trôi qua, bóng dáng Tang càng ngày càng hư ảo, mơ hồ như mười một tòa thành lớn trên đỉnh đầu hắn ta, để lộ ra khí tức không còn nhiều ngày giờ.

Sắc mặt Tang càng ngày càng âm trầm.

Nghi thức đại hôn vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của hắn ta.

Nếu không, dù là tân nương do Tử thôn hiến tế tới hay bộ nữ thi kỳ quái kia đều không ngăn được hắn ta!

Nhưng dù là như thế, chân thân bộ nữ thi này không xuất hiện, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản hắn ta một lát.

Về phần tân nương do Tử thôn hiến tế tới, trên tay đối phương có rất nhiều át chủ bài, hắn ta muốn giết đối phương cũng không dễ dàng.

Nhưng muốn đi thì đối phương căn bản không ngăn được!

Oanh!!

Nơi xa truyền đến một tiếng động nặng nề, trong lúc mơ hồ, hình như mùi máu tanh trong không khí lại đậm đặc hơn mấy phần.

Đây là tu sĩ Kết Đan tự bạo.

Sắc mặt Kiều Từ Quang thay đổi lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, khí tức này là Chung sư muội Chung Thi Châu!

"Tà ma! Hôm nay ta nhất định chém ngươi!" Trong lòng nàng vô cùng đau đớn, đột nhiên đưa tay vạch phá tim, không tiếc hao tổn tinh huyết để thôi động Vạn Huyền Chi, giọng nói căm hận thẳng về phía Tang.

Tang mặt không biểu cảm vung tay, lại một tòa thành lớn rơi xuống, ngăn cản biển sương cuồng bạo, thản nhiên nói: "Tiểu bối chỉ có thể sử dụng tu vi Nguyên Anh, giao thủ với ta đến nay đã rất hiếm có. Chắc hẳn ngươi cũng là danh môn tinh nhuệ ở ngoại giới."

"Chỉ tiếc, thời gian tu hành quá ngắn."

"Chờ sau khi đoạt lại mệnh cách của công tử, ta sẽ lấy đi mệnh cách đạo đồ của tất cả các ngươi làm lương thực khôi phục."

"Dù sao cuối cùng cũng đoàn tụ ở Hoàng Tuyền, hiện tại cần gì phải vội vã xuống dưới?"

"Từ xưa tà không thể thắng chính, tà ma không cần nhiều lời, nhận lấy cái chết đi!" Đôi mắt Kiều Từ Quang đỏ hồng, Vạn Huyền Chi biến ảo thành phi kiếm vô tận tràn đầy trời đất, gào thét chém về phía Tang.

Đôi bên lại giao thủ kịch liệt một lát, lại là một tiếng vang nặng nề to lớn truyền đến.

Oanh!!

Lại có một tên tu sĩ Kết Đan kỳ tự bạo.

Trong lòng Kiều Từ Quang cảm thấy nặng nề, Chương Tinh sư muội cũng đã chết, hiện tại chỉ còn lại Nguyễn Chỉ sư muội còn sống!

Ngay lúc nàng muốn tiếp tục ra tay, một giọt máu ấm áp đột nhiên trôi dạt đến khuôn mặt nàng, cách đó không xa cuối cùng bộ nữ thi quỷ dị kia đã tới cực hạn, vết rách trên thân thể không chỉ giới hạn ở mặt ngoài da thịt, mà theo từng tiếng "két", "két" dần sâu hơn.

Thân thể nữ thi vỡ vụn từng khối, cho đến cuối cùng còn sót lại khung xương và huyết nhục, bị thao túng phóng về phía Tang, ầm vang tự bạo như việc Tang để Thạch Vạn Lý và đệ tử Tố Chân Thiên làm!

Oanh...

Nhục thân Kết Đan kỳ và khí tức quỷ dị tạm thời giáng lâm vào trong nhục thân đều nổ tung, cùng lúc đó bầu trời trên đỉnh đầu vang lên tiếng lôi đình ầm ầm, cơn mưa to không có dấu hiệu nào "rầm rầm" trút xuống.

Nhưng chẳng mấy chốc chịu hai tầng áp chế của cấm chế và nguyền rủa trên hòn đảo, phạm vi tự bạo nhỏ lạ thường, luồng khí tức quỷ quyệt đến từ Phù Sinh cảnh kia như cây không rễ, nhanh chóng giảm đi.

Chỉ duy trì mấy tức, lôi đình biến mất, mưa to dừng lại.

Nữ thi hôi phi yên diệt, bóng dáng Tang lại xuất hiện giữa không trung.

Tình huống của hắn ta cũng rất tồi tệ, mười hai toà thành trì đã không còn sót lại chút gì, ngay cả cây dâu to lớn tiếp nhận mười hai thành cũng mỏng manh gần như không có, nhưng hắn ta còn có thể kiên trì một lát.

Quỷ dị Phù Sinh cảnh giáng lâm vào nữ thi tự bạo thật sự rất đáng sợ, nếu đổi một chỗ khác, e rằng hắn ta không chết cũng hoàn toàn mất sức phản kháng.

Nhưng Thiên Ngoại đảo này là nơi chủ nhân cũ của hắn ta đã từng ở lại.

Dù là quỷ dị cũng không ảnh hưởng tới khu vực này.

Chỉ có điều bây giờ kéo dài thời gian quá lâu, phải nhanh đi giết công tử!

Nghĩ tới đây, Tang lập tức mặc kệ Kiều Từ Quang, xoay người bỏ chạy về một phương hướng nào đó.

"Chạy đâu!" Kiều Từ Quang nhanh chóng ngăn cản đường đi của Tang, chân nàng đạp Ngân Ba, Vạn Huyền Chi hóa thành ngàn vạn phi kiếm gào thét như mưa, kiếm khí ngang dọc lần lượt chém xuống!

Sắc mặt Tang trầm xuống, lúc này ra tay, cành lá gốc Tang lớn vỡ nát, đánh vỡ đủ loại thủ đoạn của Kiều Từ Quang, đồng thời lạnh lùng mở miệng: "Chú!"

Trong chớp mắt nguyền rủa rơi xuống, quanh người Kiều Từ Quang lại hiện ra vài tấm phù lục màu vàng sáng, phù văn lấp lóe ánh sáng nhạt chậm rãi thiêu đốt, ngăn lại chú lực ăn mòn.

Ngay sau đó, Vạn Huyền Chi lại biến ảo, vô số nguyệt nhận đột nhiên sinh ra, giết về phía gốc Tang lớn trên đỉnh đầu Tang.

Soạt!!

Tang xoè tay ra, trên cây dâu lớn, một đoạn thân chính phải mấy người mới ôm hết chủ động tróc ra đón lấy nguyệt nhận, sau khi quét một cái, đoạn thân cành và nguyệt nhận gần như đồng thời biến mất.

Vào lúc này, khí tức Tang càng suy yếu hơn.

Hắn ta lại đưa tay chỉ về phía Kiều Từ Quang: "Chết!"

Chương 965: Tế phẩm biển sâu (2)

Lại một đoạn nhánh cây dâu to như vại nước tróc ra, mang theo oán giận, hận ý, nguyền rủa, ác niệm cuồn cuộn quét về phía Kiều Từ Quang.

Kiều Từ Quang hơi thay đổi sắc mặt, vô thức muốn né tránh, nhân lúc này Tang xoay người rời đi, dự định tiếp tục đi tìm Bùi Lăng.

Nhưng ngay lúc này, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên chấn động!

Dường như lo lắng và cấm chế kinh khủng luôn đè nặng trên đảo đã tan thành mây khói trong chớp mắt, loại cấm chế và nguyền rủa tràn ngập xung quanh lập tức nhạt đi.

Tang lập tức khẽ giật mình, trong nháy mắt trên mặt không có chút máu.

Công tử đã lấy được truyền thừa của chủ nhân!

Ngay sau đó, cây dâu lớn trên đỉnh đầu hắn ta như tòa nhà cao sụp đổ, không một tiếng động đổ sụp, khó khăn lắm đổ sụp được một nửa đã hôi phi yên diệt.

Lực lượng của Tang cũng nhanh chóng tán loạn theo cấm chế trên hòn đảo này.

Hắn ta vươn tay như muốn giữ lại nhưng giữa ngón tay trống trơn, không bắt được cái gì... Hắn ta bị chủ nhân cầm tù ở trên hòn đảo này, trông coi truyền thừa chủ nhân để lại, hiện tại cấm chế và nguyền rủa trên đảo tản đi, lại không phải có ý nghĩa tự do với hắn ta.

Mà là... Hình thần câu diệt!

Đúng vậy, Tang đã sớm hòa làm một thể với nguyền rủa trên đảo...

Trong một chớp mắt này, trước mắt hắn ta như có mây khói mờ mịt biến ảo.

...

Sâu trong Vạn Hủy hải, nước biển đen như mực.

Trên nước biển đen như mực truyền ra tiếng nức nở đứt quãng.

Đó là một cái bè trúc đơn sơ, dùng dây gai buộc qua loa mà thành.

Trải qua thời gian ngâm quá dài, lúc này đã có xu thế tản ra.

Trên bè trúc, một hài đồng dáng vẻ bảy tám tuổi quần áo ngăn nắp, trên cổ còn đeo chuỗi ngọc vòng và khóa trường mệnh, vẻ mặt sợ hãi khóc nức nở.

"Phụ thân... Mẫu thân... Tổ phụ... Tổ mẫu... Đại huynh... A tỷ..." Đã một ngày một đêm trôi qua, mặc cho nó kêu gọi thế nào, nhận sai cầu xin tha thứ thế nào, xung quanh đều là nước biển mênh mông, thỉnh thoảng còn có hải thú hình thù kỳ quái và hơi mờ, nó không biết cũng không dám suy nghĩ sâu xa mấy thứ bơi ngang qua bè trúc.

Từng đôi mắt tràn ngập ác ý và tham lam có gần có xa nhìn chằm chằm hài đồng, cảm nhận được dục vọng không hề che giấu trong tầm mắt bọn chúng, dường như sẽ nhào lên nhấm nuốt thôn phệ mình bất cứ lúc nào, hài đồng hoảng sợ muốn chết.

Tiếng khóc của nó lớn hơn, cầu xin tha thứ, cầu cứu, khóc lóc om sòm, nũng nịu... Nhưng người nhà ngày xưa luôn đối xử dịu dàng lại xa ngàn dặm không có tung tích.

Hài đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn bè trúc nước chảy bèo trôi, lại dần tản ra.

Cuối cùng, trong tiếng kêu khóc bén nhọn, nó và bè trúc cùng bị một cơn sóng cuốn vào đáy biển, cảm giác ngạt thở tràn đầy trời đất nhanh chóng khiến nó mất đi tri giác...

Lúc tỉnh lại, hài đồng phát hiện mình đã bị sóng biển đẩy lên một hòn đảo.

Hòn đảo này yên tĩnh lạ thường, thậm chí không có tiếng côn trùng kêu vang ồn ào nào.

Trong tầm mắt đều là hoa tường vi tuỳ tiện nở rộ, đỏ thắm như máu, tuyết trắng như tranh, tô điểm giữa cành lá đen nhánh như gấm tươi đẹp.

Vị trí trung tâm hòn đảo có một gốc cây dâu lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, cành lá um tùm như núi cao biển rộng, lấy thế cao tới vạn trượng đứng sừng sững như trụ.

Cao vút đứng ở giữa, bao phủ toàn bộ hòn đảo dưới tán cây.

Hài đồng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cây dâu to lớn nguy nga, vô thức cảm thấy sợ hãi nhưng không có chỗ để đi, cơn đói khiến nó nơm nớp lo sợ bò dậy, cẩn thận đi vào bụi tường vi rậm rạp từ trên bờ biển.

Sau đó, hài đồng đi một đường tới dưới cây dâu lớn, ngay lúc nó đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thức ăn, trên cành cây dâu lớn đột nhiên mở ra một đôi mắt, tiếng như lôi đình nói: "Lại là tế phẩm vì trong nhà cầu phú quý không ngừng mà đưa tới."

"Rốt cuộc những phàm nhân ngu xuẩn này nghe tin đồn từ đâu, cảm thấy đặt hài tử mệnh cách quý giá nhất trong nhà ở trên bè trúc tế tự vong hồn trong biển, có thể phù hộ bọn họ đại phú đại quý?"

"A!" Trong chốc lát hài đồng không kịp hiểu ra ý từ trong lời nói của nó, sợ đến xoay người co cẳng bỏ chạy, "Yêu quái! Yêu quái!"

Nhưng nó chạy nửa ngày, từ đầu đến cuối chỉ có thể đảo quanh ở dưới cây dâu lớn, ngay lúc hài đồng vô cùng hoảng sợ, cây dâu lớn uể oải mở miệng: "Vội cái gì? Ta là yêu tinh, ngươi là quỷ vật, đều là sự tồn tại mà người sống căm hận tránh không kịp. Không ai cao quý hơn ai."

Hai quả dâu to lớn màu đỏ tím đột nhiên rơi vào trong tay hài đồng, "Ầy, ăn một chút gì đó để bình tĩnh lại đi."

"Quỷ, quỷ vật?" Quả dâu mềm mại nhiều chất lỏng dính đỏ lên bàn tay, tản ra mùi hương thơm ngọt mê người, hài đồng tuổi nhỏ ngây thơ, bụng đói kêu vang thấy đối phương chủ động cho đồ ăn hình như khá ngon, sự sợ hãi lập tức giảm đi, nghe vậy giật mình, lúc này mới phát hiện mình không có cái bóng...

Nó quên cả ăn, ngạc nhiên nhìn tay mình, mình chết lúc nào?

Hoảng sợ mà chết trên đường trôi giạt đến đảo, hay sau khi cơn sóng biển kia bao phủ đã ngạt thở mà chết?

Nó hoàn toàn không nhớ rõ...

"Xoạch", "xoạch"... Sau khi nhận ra mình đã chết, trong mắt hài đồng nhanh chóng trào ra hai giọt nước mắt lớn.

Chương 966: Quá khứ ngàn năm (1)

Cùng lúc đó, thân thể vốn ngưng đọng như thực chất của nó hơi chao đảo một cái, trở nên nhạt hơn nhiều.

Cách đó không xa, một lùm hoa tường vi như có cảm giác, chủ động đưa qua lau khuôn mặt cho nó.

Tường vi trên đảo này khác với nơi khác, cành lá đen nhánh, đóa hoa rực rỡ như máu, xinh đẹp mà quỷ dị.

Nhưng cánh hoa chạm đến hai gò má hài đồng, lại cho nó cảm nhận ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ.

"Đồ ngốc." Cây dâu lớn nhàn nhạt nói, "Nước mắt quỷ vật ẩn chứa lực lượng bản nguyên của ngươi, khi ngươi còn sống chưa trưởng thành, bây giờ lại mới chết, hồn thể vốn yếu đuối. Nếu không phải nơi đây đặc thù, căn bản không thể có hồn phách ngưng thực như thế, bây giờ đau lòng khóc lóc vì người vứt bỏ ngươi, đây là chủ động muốn hồn phi phách tán."

"Thôi, đây cũng là lựa chọn của ngươi."

Nói xong, đôi mắt trên cành cây khép kín, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Lực lượng... Bản nguyên?

Hài đồng nửa tỉnh nửa mê không biết rõ ý của cây dâu lớn, nhưng lúc này người và việc quen thuộc đều không ở bên cạnh, hòn đảo quỷ dị khiến nó bỡ ngỡ, mặc dù cây dâu lớn trước mắt tự nhận là yêu tinh, ít nhất còn chủ động giao lưu với nó, cho nó đồ ăn, nó cực kỳ lo lắng bị đối phương ghét bỏ, lập tức không dám khóc.

Lại chờ giây lát, cây dâu lớn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hài đồng cầm quả dâu trố mắt nhìn chốc lát, cúi đầu xuống bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ.

Hai quả dâu này thơm ngọt như trong tưởng tượng, không, phải là càng ngon miệng hơn dự đoán.

Hài đồng gần như ăn hết chúng nó như sói đói hổ vồ, cùng lúc đó toàn bộ thân thể nó đều cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào, hình thể vốn hư ảo lại ngưng thực hơn mấy phần.

Thậm chí trong đầu cũng trở nên tỉnh táo, hình như thông minh hơn rất nhiều.

"Cây... Thụ tinh bá bá?" Hài đồng ăn xong quả dâu, ngẩng đầu nhìn về phía cây dâu lớn, thử mở miệng thăm dò.

Cây dâu lớn thờ ơ.

Khẽ hỏi thăm vài câu cũng không nhận được đáp lại, hài đồng do dự một lát, sợ mình làm phiền sẽ chọc giận cây dâu lớn, không lên tiếng nữa.

Nó di chuyển đến gốc rễ của cây dâu lớn từng chút một, thấy cây dâu lớn không ngăn cản liền rụt rè ngồi xuống dựa vào thân cây của cây dâu lớn, ngơ ngác nhớ lại lời nói vừa rồi của cây dâu lớn.

Phú quý? Tế phẩm? Mệnh cách?

Hài đồng đột nhiên nghĩ đến, từ khi mình bắt đầu biết chuyện đã được trong nhà cưng chiều.

Vì thế, thậm chí khiến các huynh tỷ ghen ghét.

Nhưng sau khi phụ mẫu tự trò chuyện với huynh tỷ, bọn họ đột nhiên không còn bài xích nó nữa, ngược lại còn đặc biệt thân thiết cưng chiều nó.

"Ngươi là người có mệnh cách quý giá nhất trong nhà chúng ta, tương lai của chúng ta phải dựa vào ngươi!" Thỉnh thoảng ca ca nhỏ tuổi nhất đã nói như vậy.

Khi đó, hài đồng chỉ vô thức cảm thấy kiêu ngạo tự hào.

Nó cũng quyết định, sau khi lớn lên có thành tựu nhất định phải báo đáp người nhà thật tốt.

Nhưng vài ngày trước đó...

Cả nhà đột nhiên dẫn theo nó trèo non lội suối đến bờ biển, thuê một chiếc thuyền tiến vào biển sâu.

Không biết vì sao sau khi ra biển, hài đồng đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, nó khóc nháo muốn trở về nhưng người nhà luôn nói gì nghe nấy với nó, lại không có một ai để ý đến.

"Sắp rồi!" Lúc gào khóc dữ lắm, mẫu thân mới an ủi, "Ngươi chịu đựng một chút, chẳng mấy chốc sẽ không sao nữa."

Sau đó, cuối cùng đã có một ngày con thuyền dừng lại, sau khi trải qua một loạt nghi thức phức tạp, nó bị cha mẹ đẩy lên một cái bè trúc làm ẩu, đưa mắt nhìn thuyền trở về địa điểm xuất phát, càng chạy càng xa... Cuối cùng biến mất trên mặt biển đen như mực.

Lúc mới đầu, hài đồng tưởng mình khóc rống bị trách phạt.

Nó chịu đựng sự chấn động và sợ hãi trong đáy lòng, ép buộc mình ngừng rơi nước mắt. Nó tưởng chỉ cần mình ngoan ngoãn, người trong nhà sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt nó, đưa nó về ngôi nhà quen thuộc, khôi phục cuộc sống không buồn không lo lúc trước.

Nhưng chịu đựng rồi lại chịu đựng...

Bè trúc nhẹ nhàng trôi nổi rất lâu, xung quanh đều là nước biển mênh mông.

Phụ thân của nó, mẫu thân của nó, huynh trưởng của nó, các a tỷ của nó... Không còn xuất hiện.

Hài đồng vẫn ôm hy vọng yếu ớt, hy vọng tất cả là một cơn ác mộng, hy vọng đây chỉ là một trò đùa, hy vọng...

Lúc này, thấy dưới chân mình trống rỗng, cảm nhận được mình đã không có hô hấp và nhịp tim, cuối cùng nó đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì.

"Phụ thân... Mẫu thân... Tổ phụ... Tổ mẫu... Đại huynh... A tỷ..." Hài đồng hé miệng, nhắc tới mỗi một từ.

Mỗi khi nhắc tới một xưng hô ngày xưa tràn ngập ấm áp không muốn xa rời, hận ý quanh người nó lại tăng thêm một tầng.

Chẳng mấy chốc trong con ngươi vốn trong trẻo của hài đồng tràn ngập sương mù màu đen.

Khuôn mặt thanh tú trắng nõn của nó cũng bắt đầu vặn vẹo dữ tợn.

"Phụ thân... Mẫu thân... Tổ phụ... Tổ mẫu... Đại huynh... A tỷ..." Hài đồng gọi từng lần một, dường như muốn khắc sâu những người này vào tận xương.

Gió nổi lên.

Gió biển thổi tới từ đằng xa lướt qua tường vi trên đảo, đóa hoa rực rỡ bị tách ra, lộ ra cây gai sắc bén trên cành lá đen nhánh.

Lúc bọn chúng chập chờn đâm thật sâu vào cánh tay hài đồng, cũng gieo hạt giống căm hận và trả thù vào trong lòng nó.

Chương 967: Quá khứ ngàn năm (2)

Không biết từ lúc nào, đôi mắt trên cành cây dâu lớn lại mở ra, nhìn chằm chằm hài đồng một lát, đột nhiên nói: "Muốn báo thù sao?"

Hài đồng không hề do dự: "Muốn!"

"Quỷ vật đã tới đây không thể tuỳ tiện rời đi." Cây dâu lớn uể oải nói, "Nhưng ở trên đảo có vị đại nhân, đúng lúc gần đây cần một nô bộc làm vài việc."

"Nếu ngươi bằng lòng hầu hạ hắn, hắn cũng không để ý cho ngươi một cơ hội báo thù rửa hận."

"Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, mặc dù thân phận vị đại nhân này quý giá, thực lực khó mà suy đoán... Nhưng hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào."

"Ngắn thì mấy ngày, lâu là ngàn năm vạn năm."

"Đến nay vị đại nhân này không có người thừa kế."

"Một khi ngươi làm nô bộc của hắn, sẽ không thể thay đổi địa vị."

"Trừ khi một ngày kia người thừa kế của hắn đến, nếu không ngươi không có bất kỳ chỗ dựa gì ở chỗ này."

Nếu không công việc kém như vậy, cũng không thể đến lượt một vong hồn hài đồng vừa mới lên đảo.

Hận ý với người nhà, tức giận bị vứt bỏ, sự quyến luyến người nhà và sự sợ hãi với cái chết đã hoàn toàn thôn phệ trái tim hài đồng, nó không hề do dự: "Được!"

Thế là, hài đồng bị cây dâu lớn dịch chuyển đến tán cây to lớn.

Bởi vì cây dâu nguy nga, cành lá của nó như con đường rộng lớn và bằng phẳng, cho dù gió biển phần phật lại sừng sững bất động như đất bằng.

Nó mới lạ lại khiếp sợ đi dọc theo thân cây, cứ đi về phía trước dần tiến vào một mảnh sương mù mênh mông.

Cũng không biết đi bao lâu, trước mắt hài đồng rộng mở trong sáng, nó thấy vùng biển mênh mông đang ở trước mắt, mặt biển không giống với màu mực xung quanh đảo, mà là một khoảng xanh thẳm sáng long lanh.

Trên biển màu xanh thẳm cũng không có cái gì, ngay cả gợn sóng yếu ớt nhất cũng chưa từng nổi lên.

Tĩnh mịch, đơn điệu nhưng lại có một sự hấp dẫn khó mà miêu tả, dường như dẫn nó đâm đầu thẳng vào trong đó, vĩnh viễn đắm chìm vào đáy biển.

Hài đồng vội vàng thu lại tầm mắt, không dám nhìn nữa.

Lúc này, nó phát hiện cách mình không xa có một nam tử áo vải, chân trần đầu quấn khăn ngồi xếp bằng trong sương mù, hai con ngươi cụp xuống, nhìn chằm chằm mặt biển như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khuôn mặt nam tử áo vải rất quỷ dị, rõ ràng liếc qua thấy ngay, lại hoàn toàn nói không rõ ràng vẻ ngoài cụ thể.

Là tuấn tú? Là xấu xí? Là bình thường không có gì lạ? Là già? Là trẻ?

Chỉ cần người nhìn thấy trong đầu đều trống rỗng, không nhớ được cũng không nhớ nổi chút chi tiết.

"Chỗ ta có chút việc vặt cần ngươi giúp đỡ quản lý." Nam tử áo vải nghiêng đầu, tùy ý nhìn hài đồng.

Cái nhìn này rất bình thản, dù không làm gì hài đồng cũng cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát.

Nó đứng thẳng bất động tại chỗ, động cũng không dám động, cũng không thể động.

Nửa ngày sau mới chậm rãi thở ra một hơi, lập tức nằm rạp trên mặt đất run giọng đồng ý.

Từ ngày đó, hài đồng được cây dâu lớn nhắc nhở, đổi giọng gọi nam tử áo vải là "chủ nhân".

Ở trong mắt hài đồng, rõ ràng cả ngày chủ nhân chỉ đối mặt với mặt biển ngồi xếp bằng tĩnh tư, cũng chưa từng tỏ ra nghiêm nghị nhưng nó luôn cảm thấy sợ hãi và e ngại.

Nó cẩn thận học cách hầu hạ chủ nhân, dùng hết tâm tư suy đoán sở thích và thói quen của hắn ta.

Trong thời gian này, cây dâu lớn cho nó một đoạn cành lá của mình: "Lặng yên nghĩ đến kẻ thù của ngươi, trừ khi là chân truyền trở lên có tên trong kim sách của chín môn phái lớn, nếu không lập tức bị rút ra hồn phách, tiến vào trong đoạn thân cành này."

"Ta đưa đoạn thân cành này cho ngươi."

Tâm trạng cây dâu lớn khá tốt lại nói ra sự thật, "Tạm đưa ngươi đi hầu hạ vị đại nhân kia, đây là thù lao vì giải quyết một vấn đề khó của ta."

Đúng vậy, chủ nhân có thân phận địa vị thế nào, sao lại quan tâm ân oán tình thù của một nô bộc nho nhỏ?

Cây dâu lớn chỉ tìm không thấy người thích hợp chịu trách nhiệm, vì vậy lừa gạt hài đồng vừa lên đảo mà thôi.

Không, cũng hoàn toàn không tính là lừa gạt.

Dù sao cây dâu lớn đã cho hài đồng cơ hội báo thù, dù sao với sự tồn tại của nó, muốn lấy mạng một gia đình phàm nhân thật sự quá dễ dàng.

Dù cách muôn sông nghìn núi, khó mà tính toán khoảng cách, vẫn chỉ là tiện tay.

Sau khi nhận lấy thân cành của cây dâu lớn, hài đồng trực tiếp rút hồn phách của cả nhà nó, nhìn phụ mẫu huynh tỷ tại đau khổ kêu rên cầu xin tha thứ trong thân cành, nó cảm nhận được sự phong phú và vui vẻ trước nay chưa từng có.

Hơn nữa, sau khi hồn phách cả nhà bị tra tấn biến mất, hài đồng ngạc nhiên phát hiện, thân cành cây dâu lớn trả lại cho nó một luồng hồn lực tinh thuần.

Rõ ràng lực lượng của nó tăng lên rất nhiều.

Sau đó, trong lúc hài đồng hầu hạ chủ nhân bắt đầu để ý tung tích người sống trên hòn đảo gần đó.

Hiển nhiên hòn đảo cũng không cố định tại một chỗ, mà không ngừng di chuyển khắp nơi, cho hài đồng càng nhiều cơ hội thử nghiệm.

Nó nhanh chóng xác định thân cành cây dâu lớn có thể rút ra hồn phách, nhưng lực lượng thật sự giao phó nó cũng không phải bản thân hồn phách, mà là sự đau khổ, sợ hãi, căm hận, oán giận... Những ác niệm ấp ủ của hồn phách.

Chương 968: Đã báo được thù (1)

Có một lần vận khí của nó cực kỳ tốt phát hiện một hòn đảo lớn, ở trên đảo có khoảng mười hai toà thành trì...

Số người đông đúc như vậy khiến hài đồng thay đổi phong cách chém tận giết tuyệt từ trước đến nay.

Nó cảm thấy toà đảo này có thể làm một nơi cung cấp lâu dài, ổn định.

Sau khi suy nghĩ một chút, hài đồng đã có ý tưởng.

Trước tiên sắp xếp mấy đợt quỷ triều để cả hòn đảo nhỏ đều rơi vào sự sợ hãi ăn bữa hôm lo bữa mai, tiếp theo lúc cảm xúc tuyệt vọng vong thành diệt chủng càn quét cả đảo, cải trang làm tu sĩ qua đường chỉ điểm sai lầm cho dân chúng trên đảo.

Chẳng mấy chốc tượng thần của chủ nhân được lập xuống, chế độ tế tự cũng nhanh chóng được xác nhận.

Một năm hiến tế một người, đối với phàm nhân mười hai thành hình như áp lực không lớn.

Nhưng hài đồng sắp xếp quy tắc, lựa chọn tế phẩm, hoàn toàn không bị mười hai thành khống chế.

Dù là nam nữ, không hỏi già trẻ, không phân giàu hèn.

Bất kể kẻ nào, từ lão giả già nua cho tới anh hài vừa ra đời, mặc kệ là thành chủ người cầm quyền cao quý hay ăn mày tham sống sợ chết trong rãnh nước bẩn, cũng có thể rút phải cây thăm đánh dấu trong tế điển mỗi năm một lần.

Vì vậy, sau khi quỷ triều biến mất, sau khi mỗi một phàm nhân trong toàn bộ mười hai thành kéo dài hơi tàn, quanh năm sống trong sợ hãi.

Càng đến gần tế điển bọn họ càng sợ hãi, sợ mình sẽ bị cây thăm đánh dấu chọn trúng.

Chỉ có một đoạn thời gian ngắn ngủi sau khi tế điển hàng năm kết thúc, người chưa bị chọn trúng mới thở phào như trút được gánh nặng, hưởng thụ mấy tháng thoải mái.

Không hề nghi ngờ, người sống trong mười hai toà thành trì, rất nhiều nhục thân và hồn phách tươi mới là sức hấp dẫn to lớn với quỷ quái.

Nhưng danh tiếng của chủ nhân đủ để trấn áp ngàn vạn quỷ vật ngo ngoe muốn hành động.

Về phần chủ nhân...

Hài đồng hầu hạ nhiều năm, trong lòng chắc chắn chủ nhân căn bản không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đã nhiều năm như vậy, thậm chí chủ nhân cũng chưa từng hỏi nô bộc hầu hạ mình tên gọi là gì.

Không nói đến hòn đảo này bị hài đồng lấy tên là "Thiên Ngoại đảo"?

Cứ vậy, hài đồng vừa cố hết sức hầu hạ chủ nhân, vừa thông qua tế tự trên đảo không ngừng tăng trưởng lực lượng.

Nhưng có một ngày, trong lúc hài đồng bận rộn vẫn dành thời gian đến Thiên Ngoại đảo kiểm tra các phàm nhân có an phận thủ thường hay không, chủ nhân chưa từng rời khỏi phía trên cây dâu lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, mở miệng nói: "Ta muốn rời đi."

Chủ nhân rời đi là sự ảnh hưởng to lớn với hài đồng.

Một điều trực tiếp nhất là không có chỗ dựa cường đại này, căn bản không thể tiếp tục giữ lấy nơi tạo ra ác niệm ổn định và kéo dài của nó.

Thậm chí bản thân nó sẽ vì là những năm gần đây ỷ vào chủ nhân đoạt được đủ loại chỗ tốt, bị những quỷ vật đã lâu ghen ghét kia thôn phệ.

Loại tình huống này chỉ có một cách có thể giải quyết tình cảnh khốn khó sắp đến, thậm chí là tình cảnh tuyệt vọng.

Đó chính là... Trở thành người thừa kế của chủ nhân!

Nhưng khi hài đồng đánh bạo uyển chuyển thăm dò, chủ nhân không nổi giận, cũng không đồng ý, hắn ta rất bình tĩnh nói: "Mệnh cách của ngươi không đủ."

Sự mất mát to lớn càn quét trong lòng hài đồng, nó ổn định tinh thần, đưa ra yêu cầu thứ hai: "Nô may mắn hầu hạ chủ nhân mấy ngàn năm, chủ nhân rời đi, nô không thể tiếp tục đi theo bên cạnh, muôn lần chết khó chuộc tội."

"Kính xin chủ nhân ban tên, lấy cái này ghi khắc duyên phận chủ tớ."

Chủ nhân tùy ý nói: "Ngươi là quỷ Tang đưa tới hầu hạ ta, cứ gọi ngươi là... Tang đi."

"Tạ chủ nhân ban tên!" Hài đồng, không, nên gọi nó là Tang, Tang đè nén tất cả cảm xúc, quỳ xuống tạ ơn.

Dường như vì đã ban tên cũng như vì người này đã hầu hạ mình mấy ngàn năm, trước khi đi chủ nhân hơi thương yêu Tang, hiếm khi nào nói thêm vài câu: "Ngươi không thể đi cùng ta nhưng ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi phải trông coi truyền thừa của ta thật tốt."

"Đợi ngày sau người thừa kế của ta đến, hoặc là hắn có thể mang theo ngươi, một ngày kia gặp lại ta."

Tang nửa không cam lòng nửa xin chỉ thị hỏi: "Chủ nhân, phải thế nào mới có thể làm người thừa kế của chủ nhân?"

Chủ nhân khẽ lắc đầu không nói tỉ mỉ, chỉ nói: "Đến lúc đó, ngươi thấy hắn sẽ biết."

Sau đó chủ nhân vẫy tay một cái phong tỏa cả tòa Thiên Ngoại đảo rồi rời đi.

Cũng không trở về nữa.

Tang bị nhốt ở Thiên Ngoại đảo, chờ đợi vị người thừa kế vừa thấy sẽ biết kia.

Nó vô cùng không cam lòng, sau khi xác nhận chủ nhân sẽ không trở về nữa, cuối cùng không kiềm chế được bắt đầu dùng hết mọi cách, mưu đồ truyền thừa của chủ nhân.

Nhưng chỉ vừa mới ra tay, nguyền rủa đã giáng lâm.

Từ nơi sâu xa, mệnh cách của nó lập tức vỡ nát, nhất định phải thông qua từng trận hiến tế mới có thể duy trì sự tồn tại và lực lượng.

Vì giữ lại lực lượng, Tang không thể không giảm việc ra tay, dù cho bất đắc dĩ ra tay cũng cẩn thận sử dụng mỗi một phần lực lượng.

Dù là như thế, nguyền rủa cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Tang thông qua việc không ngừng nếm thử, không ngừng hiến tế, lúc gần như hoàn toàn hủy diệt mười hai thành, cuối cùng nó đã tìm được một cách có thể đánh cắp truyền thừa của chủ nhân.

Chương 969: Đã báo được thù (2)

Sau đó, nó không lựa chọn người mười hai thành mà trực tiếp lan truyền việc trong truyền thừa của chủ nhân có Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp ra ngoài.

Những ngày kia, Tang đứng ở trên đảo yên tĩnh cảm nhận mùi máu tanh do gió biển mang tới càng ngày càng nồng đậm.

Cảm xúc oán giận, ghen ghét và căm hận như thủy triều tràn về phía nó, khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng đầy chờ mong.

Cuối cùng, một vị thiếu niên tên là Hàn Tư Cổ dẫn theo trường kiếm tên là "Huyết Hà", toàn thân đẫm máu tiến vào trên đảo...

Tang quan sát đối phương từ một nơi bí mật gần đó, vị tu sĩ này giẫm lên thiên kiêu cùng cảnh của chín môn phái lớn để chiến thắng, tư chất, thiên phú, tâm tính, thủ đoạn, thực lực đều là đối tượng tốt nhất ở giới này.

Khí chất bất phàm bẩm sinh gần như đương nhiên, sự ngạo mạn và tự tin định sẵn là người đứng trên cao, Tang đã làm nô mấy ngàn năm căn bản không thể có được.

Đây chính là người thừa kế mà chủ nhân muốn tìm!

Nhưng nó cũng không nhận đối phương là chủ nhân mới, cảm nhận được sự ghen ghét gặm cắn, vẻ mặt Tang dần âm u lạnh lẽo.

Nó mặc cho Hàn Tư Cổ lấy đi phần truyền thừa Thiên Đạo Trúc Cơ kia.

Dù sao, Tang đã xóa toàn bộ tin tức trong truyền thừa ngoại trừ Trúc Cơ chi pháp.

Đến lúc đó, dù là Hàn Tư Cổ thành công hay Chú Quỷ thành công, người thừa kế lại đi vào trên đảo sẽ phải đối mặt với cạm bẫy do nó tỉ mỉ chuẩn bị...

Loại mệnh cách, tinh huyết, đạo đồ của thiên kiêu tuyệt đỉnh này... Giao phó cho Tang cuộc sống mới và sự tự do trước nay chưa từng có.

Năm tháng đời này như điện quang hỏa thạch lướt qua trước mắt Tang:

Khi còn nhỏ người nhà đầy ác ý và tham lam bảo vệ...

Một mình ngồi bè cả quãng đường phiêu lưu sợ hãi và uất ức...

Căm hận sau khi trở thành vong hồn...

Nơm nớp lo sợ, cẩn thận hầu hạ chủ nhân...

Phẫn uất và không cam lòng sau khi bỏ lỡ cơ hội với truyền thừa...

Mấy ngàn năm qua chuẩn bị...

Nó từng thoả thuê mãn nguyện, nó từng đầy lòng tin, nó đã tính trước... Nhưng kết quả vẫn thua.

Cấm chế và nguyền rủa của Thiên Ngoại đảo nhanh chóng biến mất, lực lượng của Tang cũng đột nhiên suy sụp xuống, hình thể của hắn càng lúc càng mờ nhạt.

Dường như lúc này quay lại khi mới nhận ra mình đã là quỷ vật, đau lòng rơi lệ vì người nhà vứt bỏ và phản bội, bản nguyên xói mòn như cắt hình.

Nhưng không cam lòng và phẫn nộ lại dâng lên như lửa núi, sôi trào tràn ngập.

Tang trợn mắt tròn xoe, gầm thét: "Ta không phục! Không phục! Không phục!!!"

"Vì sao ta không sai lầm, lại vì phụ mẫu ngu muội, còn nhỏ bị xem như tế phẩm mới trở thành quỷ vật?!"

"Vì sao ta cẩn thận hầu hạ chủ nhân mấy ngàn năm, chủ nhân cũng chưa từng ban thưởng cả một bộ công pháp hoàn chỉnh, lại muốn ta trông coi truyền thừa vô thượng của hắn, chờ đợi người thừa kế không hiểu ra sao đến đây, còn muốn ta tiếp tục làm trâu làm ngựa, mới có thể gặp lại hắn?!"

"Ta cứ muốn mình lấy truyền thừa của hắn, một ngày kia tự đi gặp hắn!!"

"Ta muốn nói cho hắn biết, nếu ta không có tư cách tiếp nhận truyền thừa của hắn, thế gian này sẽ không còn ai nữa!!"

Trong tiếng gầm rống tức giận cuồng loạn, toàn bộ thân hình Tang nhanh chóng bành trướng, hắn ta muốn tự bạo!

Nếu đã thua, vậy lôi kéo toàn bộ Thiên Ngoại đảo chôn cùng đi.

Hắn ta chết chắc, công tử cũng đừng nghĩ sống!

Nhưng vào lúc này, một đoạn mũi kiếm ánh sáng trong trẻo rạng rỡ lập tức đâm xuyên qua thân thể hắn ta.

Vô số phù văn trên Vạn Huyền Chi đột nhiên sáng lên, cứ thế cắt ngang hắn ta đang tự bạo, không đợi Tang làm ra nhiều phản ứng hơn, Kiều Từ Quang điên cuồng ra tay.

Phi kiếm như thác nước chém xuống, lúc nguyệt nhận lượn vòng, tiếng vù vù như ve kêu giữa hè, tiếng cắt chém hồn thể không ngừng vang lên bên tai, cuối cùng Tang không duy trì được, phát ra tiếng hồn khiếu sắc nhọn!

Kiều Từ Quang lập tức cảm thấy như có vài lưỡi dao đâm vào não hải mình, trong thất khiếu tuôn trào máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Nhưng nàng không lùi mà tiến tới, ra tay càng nhanh nhẹn càng cuồng bạo.

Từng mảnh hồn thể bị lưỡi dao cắt xuống bay ra như bông tuyết, sau đó là hồn cốt, hồn huyết, con mắt, hồn nha, đầu lâu...

Cuối cùng, theo một đoạn ngón chân cuối cùng bị chém thành bột mịn, lấy Kiều Từ Quang làm trung tâm, Tang tản mát đầy đất.

Sau khi tồn tại khoảng hai tức ngắn ngủi, Tang hôi phi yên diệt.

Không còn sót lại chút gì.

Cuối cùng Kiều Từ Quang đã dừng tay, nàng thở hồng hộc, trên mặt lại không có chút vui mừng vì đã báo được thù lớn nào, trong mắt đong đầy nước mắt, lại đột nhiên xoay người chạy về phía trước đó các sư muội đuổi theo Bùi Lăng.

Nhưng vừa bước ra mấy bước, sương mù dày đặc xung quanh đã biến mất, thị lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ không bị trở ngại, trong khoảnh khắc đã nhìn thấy vùng biển mênh mông xung quanh.

Nơi này lại không phải ở gần phường thị, nước biển đen nhánh như mực lộ ra vẻ âm trầm... Đây là ở biển sâu!

Cửa thôn Tử thôn.

Ánh mặt trời rực rỡ vàng ruộm chiếu xuống, bên ngoài thôn trang yên tĩnh, một nữ tu mi dài mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào như không biết mệt mỏi cứ đi vòng quanh.

Chương 970: Thiên kiêu tập trung! (1)

Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng vặn vẹo dữ tợn, trong mắt đầy ác ý và sát khí, mấy cây trâm dài hình kiếm trên búi tóc không ngừng phát ra tiếng vù vù khe khẽ, muốn đánh thức nàng lại không làm nên chuyện gì.

Nguyễn Chỉ nhìn chằm chằm trong thôn, trăm phương ngàn kế muốn xông vào, tìm tới người nào đó, sau đó tự bạo! Tự bạo! Tự bạo!

Đột nhiên oán giận hận ý quanh quẩn trên cả người nàng biến mất.

"Ta... Vì sao ta lại ở chỗ này?" Nguyễn Chỉ mờ mịt dừng chân, như vừa tỉnh lại từ trong mơ, đưa mắt nhìn quanh một lát, mới đột nhiên tỉnh táo lại, "Chờ chút, Kiều sư tỷ đâu?!"

"Còn có Thạch lâu chủ, Chương sư tỷ, Sở sư tỷ và Chung sư tỷ..."

Nàng đứng bên ngoài ngạc nhiên nhìn Tử thôn ở ngay bên cạnh, thôn trang nhỏ im ắng, sau tường viện thấp bé còn có quần áo chưa hoàn toàn hong khô, bên đường tán loạn đủ loại đồ chơi trống lúc lắc, trò chơi xếp hình, nhưng trong tầm mắt không thấy bất kỳ bóng người nào.

Hoàn toàn tĩnh mịch.

Nguyễn Chỉ đột nhiên thay đổi sắc mặt, ký ức trước đây không lâu tràn vào đầu óc nàng.

Thạch lâu chủ, Sở sư tỷ, Chung sư tỷ, Chương sư tỷ... Tất cả đều chết!!

Trước đó bọn họ trúng thủ đoạn của tên tà ma kia, sau đó Kiều sư tỷ để bọn họ đi, thậm chí bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội suy nghĩ gì đã bị tà ma mê hoặc, điên cuồng đuổi giết Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, không tiếc từng người tự bạo...

Nguyễn Chỉ mới vào Kết Đan kỳ, có tu vi thấp nhất trong một đám đồng môn, tất nhiên tốc độ bay cũng chậm nhất.

Vì vậy, lúc nàng truy đuổi tụt lại cuối cùng, lại trời xui đất khiến sống đến nay.

Nghĩ tới đây, cả người Nguyễn Chỉ lập tức lạnh lẽo, rốt cuộc đó là tà thuật gì?

Dù là Thạch Vạn Lý hay đám sư tỷ muội đều là đệ tử danh môn, đều có tông môn truyền thừa thủ đoạn phòng hộ hoàn chỉnh với phần lớn thuật pháp và nguyền rủa mê hoặc tâm trí, nhưng vừa rồi lại không hề phát hiện điều không đúng!

Thậm chí, giữa chừng Kiều sư tỷ ra tay, bọn họ còn muốn lôi kéo Kiều sư tỷ cùng chết...

Trong Tử thôn vắng vẻ đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân.

Nguyễn Chỉ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức ngẩng đầu nhìn vào trong thôn.

Chỉ thấy có một bóng người đi ra từ phía sau một căn nhà cách đó không xa.

Đó là một thiếu niên tuổi mới hai mươi, vẻ mặt lạnh lùng, trên trán có sát ý lạnh thấu xương.

Hắn mặc một bộ áo bào đen nhánh không có bất kỳ trang trí gì, vác trường đao, khí tức hung sát trên thân đao như thực chất, dù ở trong vỏ cũng đã có khí thế muốn tràn ra ngoài.

Đôi giày đen bước qua gạch đá mọc đầy rêu xanh, đang không nhanh không chậm đi về phía Nguyễn Chỉ.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt hắn, con ngươi Nguyễn Chỉ lập tức co rụt lại, đây là tên ma tu mà vừa rồi nàng muốn dùng tự bạo để đuổi giết!

Nhưng hơi kỳ quái.

Vừa rồi nàng vẫn cho rằng đối phương là Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, nhưng bây giờ dù là vẻ ngoài hay khí tức của đối phương, rõ ràng có rất nhiều khác biệt với Khang Thiếu Dận, căn bản là hai người!

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Nguyễn Chỉ lập tức lấy ra pháp bảo bản mệnh, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng ung dung rời khỏi làng, khuôn mặt thật của hắn đã bị lộ, lại dùng 【 Huyết Vô Diện 】 che giấu tung tích cũng không có chút ý nghĩa nào.

Ngược lại là sau khi đối mặt với Nguyễn Chỉ, thấy nữ tu này không lập tức xông lại tự bạo khiến hắn hơi bất ngờ.

"Xem ra, bên Kiều Từ Quang đã thuận lợi thành công." Bùi Lăng dừng chân, nhìn Nguyễn Chỉ khẽ gật đầu.

Hắn đã biết từ trong truyền thừa, đủ loại hành động vừa rồi của năm người Thạch Vạn Lý và Nguyễn Chỉ, là Tang thi triển 【 Loạn Thần Ký Sinh Chú 】 , lấy thực lực của Nguyễn Chỉ không thể tự tránh thoát.

Hiện tại đối phương đã khôi phục lại, tất nhiên là người thi thuật đã bị giải quyết.

Nói xong, Bùi Lăng lập tức bắt một đạo pháp quyết, huyễn ảnh một cái độc lâu to lớn xuất hiện, mở ra miệng lớn lành lạnh hung hăng cắn xuống Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ vội vàng muốn phòng ngự, nhưng phản ứng của nàng hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Bùi Lăng, lúc này đã bị độc lâu cắn trúng.

Sắc mặt nàng thay đổi, lúc này mới phát hiện cùng là Kết Đan, mình đứng trước mặt đối phương lại không có chút sức phản kháng nào!

Ngay lúc nàng muốn liều mạng một lần, đột nhiên cảm thấy phần bụng khó chịu, ngay sau đó không chịu khống chế liên tục nôn mửa.

Máu đen vẩn đục như cuồn cuộn vô tận, Nguyễn Chỉ nôn mửa trong thời gian uống cạn chung trà mới khó khăn ngừng lại, sau khi nôn hết máu đen, nàng chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân đều thoải mái, ngay cả cảm giác nguy hiểm và áp lực từ nơi sâu xa cũng không cánh mà bay.

Dường như một loại nguyền rủa nào đó, một loại uy hiếp nào đó bị giải trừ.

Nhưng nàng lại không dám tin tưởng, sao ma tu có thể có lòng tốt?!

Bùi Lăng đứng cách đó không xa, yên tĩnh quan sát phản ứng của Nguyễn Chỉ, sắc mặt không có quá nhiều thay đổi.

Thấy nguyền rủa trên người Nguyễn Chỉ đã bị giải trừ, lúc này mới truyền âm cho người vẫn âm thầm tập trung thần niệm vào mình nói: "Người sư muội này của ngươi đã hoàn toàn hóa giải nguyền rủa, không có tai hoạ ngầm nữa. Hai vị khác là các nàng tự bạo, ta không có cách nào."

Chương 971: Thiên kiêu tập trung! (2)

Thần niệm khóa chặt hắn thật lâu không trả lời.

Sau khi im lặng một lúc, giọng nói hơi khàn của Kiều Từ Quang mới vang lên bên tai Bùi Lăng: "... Ngươi là ai?"

Bùi Lăng vô thức muốn nói ra một thân phận giả.

Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một lượt, cuối cùng vẫn trực tiếp trả lời: "Trọng Minh tông, Bùi Lăng."

Trọng Minh tông?

Bùi Lăng?

Trong lòng Kiều Từ Quang ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không ngờ ma tu này lại là đệ tử Trọng Minh tông.

Thậm chí, còn chưa nghe nói đến cái tên Bùi Lăng này.

Lấy lại bình tĩnh, nàng truyền âm hỏi: "Mạc sư muội là ngươi giết?"

Bùi Lăng lập tức lắc đầu, chuyện này là Cửu A Lệ thị làm...

Nhưng hiện tại có người gánh tội thay càng tốt hơn.

Thế là hắn lập tức truyền âm trả lời: "Không phải ta."

Tiếp theo lại nhanh chóng bổ sung một câu, "Ta phát hiện thi thể của lệnh sư muội từ trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận, về phần cụ thể đã có chuyện gì, ta không rõ ràng."

Kiều Từ Quang ngẩn ngơ, nhanh chóng hỏi: "Ngươi giết Khang Thiếu Dận."

"Không phải ta tự mình ra tay." Bùi Lăng trả lời, "Nhưng cái chết của hắn thật sự có liên quan trực tiếp đến ta."

"..." Không biết vì sao Kiều Từ Quang thầm thở phào một hơi, sau đó tiếp tục truyền âm nói, "Giao thi thể Mạc sư muội ra, ta sẽ thả ngươi rời đi."

Bùi Lăng nghe vậy nhướn mày, nếu là trước kia Mạc Lễ Lan này vốn là đệ tử Tố Chân Thiên, giao thi thể của nàng cho sư tỷ đồng môn là chuyện đương nhiên.

Nhưng trước đó hắn bị hệ thống điều khiển, đã rót một lượng lớn mệnh cách và chú lực vào trong thi thể của Mạc Lễ Lan...

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Thi thể của sư muội đã hoàn toàn bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi, không ở trong tay ta."

Đây là một câu nói dối sơ hở trăm chỗ.

Hắn vốn tưởng Kiều Từ Quang chắc chắn không tin tưởng, vì thế đã khóa chặt Nguyễn Chỉ, chuẩn bị sẵn sàng trở mắt bất cứ lúc nào.

Nào biết được, Kiều Từ Quang lại nhanh chóng trả lời: "Đã vậy, vậy ngươi đi nhanh đi."

Bùi Lăng khẽ giật mình, ngay lúc hắn vô cùng nghi ngờ, một cái ấn tỷ đột nhiên xuất hiện trên khoảng không của hòn đảo, chỉ trong một tức đã lớn như ngọn núi, đập xuống giữa đầu hắn!

Lực lượng to lớn lại tràn trề trên ấn tỷ đánh xuống, Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, vội vàng lấy ra viên Thiên Thương Lệ màu xanh biếc kia, không đợi hắn thôi động, phía bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng chuông trong trẻo.

Trong tiếng chuông đinh đang, ấn tỷ như bị đả kích mạnh, cứ thế bị đụng bay.

Giữa không trung, một tòa pháp chu khổng lồ nguy nga màu vàng, phù văn cả người sáng rõ tự phát chống cự linh âm Hoặc Hồn của Ma tông, trên ban công tầng cao nhất của pháp chu, một tu sĩ mặt mày lạnh như sương mặc áo bào, đầu đội mũ miện vàng kim của hoàng tử Lưu Lam hoàng triều chỉ một ngón tay, giữ vững ấn tỷ đang lăn lộn, ngẩng đầu nhìn không gian cách đó không xa bị vài ác quỷ to lớn hợp lực xé mở, một tòa hành cung đen nhánh thâm trầm đang chậm rãi di chuyển ra.

Trên hành cung treo cao bảng hiệu: Triêu Na.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy một luồng lực hút to lớn, từ trong hành cung hút về phía mình.

Nhưng ngay lúc hắn vừa bay tới giữa không trung, mười vạn kiếm khí như sóng dữ đột nhiên sinh ra, tung hoành trào lên, lấy khí thế vô cùng kinh khủng chém về phía Triêu Na hành cung!

Giọng nói lạnh như băng trong trẻo của một nam tử lập tức truyền khắp toàn bộ vùng biển: "Yêu nữ Ma tông nhận lấy cái chết!"

"Kiếm Tử Hàn Ảm Kiếm Tông?" Trong hành cung truyền ra một tiếng hừ lạnh của Lệ Liệp Nguyệt, ngay sau đó Triêu Na hành cung hóa thành một tòa huyễn ảnh, mang theo Bùi Lăng cùng tránh đi một kiếm này.

Khí thế kiếm không ngừng, ầm vang xẹt qua Thiên Ngoại đảo, dưới một kiếm cả hòn đảo nhỏ và mặt biển trăm dặm xung quanh lập tức bị chém thành hai khúc!

Ở mũi nhọn lạnh thấu xương, nước biển mãi không thể khép lại.

"Náo nhiệt như vậy, thêm ta nữa thì như thế nào?" Tiếng cười khẽ vang lên, thi bằng giương cánh phi độn như điện, tu sĩ tuấn tú mặc trường bào thuần trắng, trang sức vàng ròng đá quý đứng chắp tay đón gió, Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo đã đến!

Ánh mắt của hắn ta đảo qua Thiên Ngoại đảo, khẽ nhíu mày, không có khí tức của Khang Thiếu Dận.

Xem ra sư đệ đồng môn này đã vẫn lạc trên đảo!

Cùng lúc đó, nhánh hoa to lớn nhô ra từ giữa không trung, nụ hoa nở rộ, nữ tu quần áo xinh đẹp tinh xảo đi ra, nàng có hàng lông mày lưỡi liềm đen nhánh, cần cổ thon dài đẹp đẽ, xinh đẹp ung dung như dao hoa mới nở không gì sánh được, sau khi nàng xuất hiện không hề do dự đưa tay đánh ra một chiêu, kéo Kiều Từ Quang và Nguyễn Chỉ đến bên cạnh.

Chưởng giáo tương lai của Tố Chân Thiên, Thiên Cơ đương thời cũng đến!

Trong chớp mắt đã có năm người mạnh nhất thế hệ này của chín môn phái lớn có mặt.

Cửa Triêu Na hành cung ầm vang mở rộng!

Lệ Liệp Nguyệt váy đen như đêm, càng làm nổi bật da trắng mặt xinh, dáng vẻ xinh đẹp nổi bật, ánh sáng phù văn trên mi tâm lưu chuyển, thêm mấy phần rực rỡ, lúc tay áo tung bay đưa tay đánh một chiêu, Bùi Lăng ở giữa không trung đã xuất hiện bên cạnh nàng, hai người đứng dưới tấm bảng hành cung, đều tuấn tú xinh đẹp.

Chương 972: Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa (1)

Vào lúc này, tu sĩ Lưu Lam hoàng triều vừa sải bước ra, từ ban công trực tiếp xuất hiện trên boong tàu, pháp bảo ấn tỷ nhắm mắt theo đuôi, trôi nổi bên cạnh hắn ta, khí thế rực rỡ to lớn như mặt trời thu nhỏ chiếu rọi bốn phương.

Thi bằng giương cánh mấy trăm trượng, che đậy một góc sắc trời, trên lưng thi bằng, Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo áo trắng như tuyết, băng trán rạng rỡ, lúc này đôi mắt sắc bén lấp lóe đánh giá toàn trường.

Thiên Cơ Tố Chân Thiên váy dài nhẹ tung bay, bảo vệ Kiều Từ Quang và Nguyễn Chỉ ở sau lưng, pháp bảo nhánh hoa sáng rực làm nổi bật, chỉ thấy đôi mắt Thiên Cơ có ánh sáng lưu chuyển, lạnh nhạt đứng trên cao nhìn ra xa.

Người mộc mạc nhất lại là một tên kiếm tu áo bào xanh, hắn ta mi dài mắt sáng, vẻ ngoài tuấn tú cương nghị, lưng eo thẳng tắp như gốc tùng, quanh người không có bất kỳ trang sức gì, trúc quan giày đen, đạp không mà đứng, một thanh trường kiếm cũng giản dị tự nhiên, linh động hoạt bát như cá bơi nhàn hạc, nhẹ nhàng lắc lư bên cạnh hắn ta.

Năm người đứng cách nhau không xa giằng co, không ai tiếp tục ra tay.

Lúc này, Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, hắn nhíu mày quay đầu nhìn tu sĩ Lưu Lam hoàng triều kia, trên trán đối phương có vài nét giống với Thập Cửu hoàng tử hoàng triều Chung Quỳ Hi, chắc chắn cũng là một vị hoàng tử.

Nếu vừa rồi không phải Lệ sư tỷ kịp thời chạy tới...

Đang nghĩ ngợi, giọng Lệ Liệp Nguyệt đã vang lên bên tai hắn: "Kia là Thái tử Lưu Lam hoàng triều, Chung Quỳ Việt Cức."

Thái tử Lưu Lam hoàng triều...

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, lập tức nhận ra đây là một vị có thân phận thực lực địa vị ngang vai ngang vế với Lệ sư tỷ.

"Người dùng kiếm kia là Kiếm Tử đương thời của Hàn Ảm Kiếm tông, Ninh Vô Dạ."

"Trên thi bằng là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù."

"Nhánh hoa kia là Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời, Yến Minh Họa."

"Sau này những người này sẽ là đối thủ của ngươi, nhìn thật kỹ, nhớ thật rõ."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó do dự một lúc truyền âm nói: "Sư tỷ, việc lần trước..."

Lần trước xông qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, hắn đã muốn nói chuyện thẳng thắn với Lệ Liệp Nguyệt, nhưng lúc ấy đối phương bế quan tu luyện, chưa thể gặp mặt.

Thông qua 【 U Viêm Phá Vọng Giám 】 mà đối phương cho, sau đó đã nhận ra pháp y và đồ vật mua trong phường thị có vấn đề, Bùi Lăng đã tìm đến Khang Thiếu Dận để tính sổ...

Lúc này không chờ hắn nói hết lời, Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, nhanh chóng trả lời: "Loại việc nhỏ kia, chờ trở về rồi nói."

Ngay sau đó, nàng hỏi, "Ngươi chết một lần là do Kiều Từ Quang làm?"

Lúc nói chuyện, thần niệm của Lệ Liệp Nguyệt đã khóa chặt Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang.

Kiều Từ Quang là chân truyền đệ tử Tố Chân Thiên đã sớm nổi tiếng, hiện tại khí tức của đối phương đã đi vào Nguyên Anh! Hơn nữa trong cảm giác, Nguyên Anh của nàng hoạt bát linh động, cũng là đối tượng tốt nhất trong Tiên Anh.

So sánh ra, tu vi của Bùi Lăng chỉ là Kết Đan trung kỳ, trước đó lại dùng mất khôi lỗi thế thân, chắc chắn là Kiều Từ Quang này ra tay!

Bùi Lăng khẽ giật mình đang muốn giải thích, lại nghe trên thi bằng truyền đến một tiếng cười sang sảng, chợt Kê Trường Phù cất giọng nói: "Ở trên đảo đã không còn cơ duyên. Yến Minh Họa, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, Tố Chân Thiên các ngươi lấy được chỗ tốt gì từ trên đảo, kính xin lấy ra mọi người cùng nhau tham khảo một hai."

Nghe vậy, sắc mặt Yến Minh Họa lập tức lạnh lẽo.

Cũng như Lệ Liệp Nguyệt, nàng đang truyền âm cho hai vị sư muội hỏi thăm tình huống đại khái.

Lúc này mới vừa biết được từ trong miệng Kiều sư muội, trước đó vài ngày sư muội đồng môn Mạc Lễ Lan gặp nạn ở Vạn Hủy hải, chính là chân truyền Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận giả mạo tán tu và Vô Thủy sơn trang để ra tay.

Bây giờ Yến Minh Họa đang định tìm Thiên Sinh giáo tính sổ, không ngờ đối phương lại còn dám gây chuyện trước một bước?!

Thế là, nàng lập tức lạnh lùng nói: "Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa."

"Còn có, chân truyền Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận các ngươi hèn hạ ác độc, mưu hại Mạc sư muội đồng môn ta, chắc chắn phải cho ta một lời giải thích về chuyện này!"

"Nếu ngươi không thể đưa ra lời giải thích, vậy hôm nay đừng đi!"

Yến Minh Họa nghĩ toàn bộ trên đảo chỉ có ba người sống.

Trong đó Kiều sư muội là người có thực lực là nhất, cho dù là Nguyễn Chỉ cũng đã Kết Đan kỳ. So sánh ra, người thứ ba còn sống là ma tu Trọng Minh tông, thấy thế nào cũng có địa vị yếu thế, nhiều lắm là may mắn nhặt về một cái mạng.

Huống chi, trước đó tu vi của Kiều sư muội chỉ có Kết Đan.

Hiện tại không chỉ đã Ngưng Anh, hơn nữa khí cơ căn cơ đều cực kỳ kiên cố... Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn cơ duyên trên đảo đã bị Kiều sư muội bỏ vào trong túi.

Thượng phẩm trong số Tiên Anh này là cơ duyên tạo hóa mà đối phương đạt được.

Bởi vậy, Yến Minh Họa không hỏi một tiếng nào về việc cơ duyên.

Hiện tại chuyện quan trọng nhất là báo thù cho Mạc sư muội!

Nghe vậy, Kê Trường Phù giật mình, Khang sư đệ giết đệ tử Tố Chân Thiên?

Cân nhắc đến hành động và sở thích của người sư đệ này, hình như cũng không phải không có khả năng này.

Chương 973: Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa (2)

Nhưng nếu không phải vận mệnh của nữ tu Tố Chân Thiên kia đã như vậy, sao Khang sư đệ giết được nàng?

Không cần suy nghĩ, đây đều là thiên ý.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi mở miệng: "Kiều Từ Quang, ngươi dám ra tay với đệ tử Thánh tông ta, nhất định phải đền mạng!"

"Ngoài ra, trong trận tranh đấu Vạn Hủy hải mười năm trước, người thắng là Thánh tông ta."

"Cho nên bây giờ phù đảo lại xuất hiện, ngay cả đảo và cơ duyên đều là đồ của Thánh tông ta."

Yến Minh Họa cười lạnh một tiếng, ra tay với đệ tử Trọng Minh tông?

Thì tính sao!

Tu sĩ ma đạo âm tàn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, những nơi đến đều hại vô số người.

Tà ma ngoại đạo như thế, người người có thể tru diệt!

Giết là trừ hại cho dân, thay trời hành đạo!

"Tố Chân Thiên chúng ta đã lấy cơ duyên." Yến Minh Họa lập tức lạnh giọng nói, "Tố Chân Thiên chúng ta cũng muốn giết ma đầu!"

Kiếm Tử Hàn Ảm Kiếm tông Ninh Vô Dạ và Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức đồng thanh hùa theo: "Nói hay lắm!"

"Trừ ma vệ đạo là việc thuộc bổn phận của tu sĩ chính đạo ta."

"Dù không có cơ duyên tạo hóa, cũng nên giết các ngươi!"

Chung Quỳ Việt Cức mặt như sương lạnh, trầm giọng nói: "Trước đây không lâu, lâu chủ phân lâu Thiền Lâu Thạch Vạn Lý triều ta vẫn lạc ở trên đảo, là yêu nhân Ma tông ngươi gây ra?!"

"Khoan nói đến Ma tông và đệ tử Ma tông này." Ninh Vô Dạ nhìn chằm chằm Lệ Liệp Nguyệt, lành lạnh quát, "Chỉ nói yêu nữ nhà ngươi, hôm nay cũng để lại mạng cho ra!"

Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh, nói: "Thạch Vạn Lý? Vô danh tiểu tốt có thể chết trong tay đệ tử Thánh tông ta đã là cơ duyên tạo hóa trong lần lên đảo này của hắn."

"Về phần Hàn Ảm Kiếm tông... Trước ngươi còn có mười tám người nói chuyện với bản tọa giống như ngươi."

"Sao nào? Ngươi muốn làm chiến khôi thứ mười chín của bản tọa?"

"Yêu nữ!!" Chính đạo nghe vậy lập tức giận tím mặt, sát ý bừng bừng dâng lên!

Vốn đến vì cơ duyên, nhưng lúc này sự việc lại diễn biến theo hướng tranh đấu chính ma.

Đây là vì tất cả mọi người ở đây cho rằng, chắc chắn Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang đã đoạt được cơ duyên trên đảo.

Dù sao lần này phù đảo xuất hiện, trong số tu sĩ tiến vào phù đảo, Kiều Từ Quang có thực lực mạnh nhất, đối phương lại đột nhiên Ngưng Anh, thấy thế nào đều là đối phương thu hoạch chỗ tốt trên phù đảo...

Chỉ có điều, mặc dù Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức cũng vô cùng coi trọng cơ duyên liên quan đến U Tố mộ, nhưng cũng không có chuyện không biết xấu hổ trực tiếp để Tố Chân Thiên lấy ra chia sẻ như ma đạo.

Thế là, sau khi cãi cọ một lượt, Chung Quỳ Việt Cức chuyển hướng sang Yến Minh Họa, nói: "Yến sư tỷ, chỗ ta có ba viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, tặng cho sư tỷ thưởng thức."

"Mong rằng sư tỷ nói rõ rốt cuộc cơ duyên trên phù đảo là cái gì?"

"Nếu có thể tạo phúc cho thiên hạ, tệ triều bằng lòng lấy ra vật đồng giá để trao đổi."

"Đương nhiên, nếu sư tỷ không tiện, vậy cứ bỏ qua việc này."

Ninh Vô Dạ cũng hỏi: "Không biết cơ duyên này có liên quan đến kiếm đạo không? Nếu là cơ duyên kiếm đạo, Hàn Ảm Kiếm tông có thể dùng bất kỳ giá nào để đổi lấy."

"Nếu không phải thì quên đi."

Lần này hắn ta tới nhanh như vậy, thứ nhất là nóng lòng trừ ma vệ đạo, lý do thứ hai lại là vì trong tranh đấu Vạn Hủy hải mười năm trước, mặc dù vị thiên kiêu thắng cuối cùng là đệ tử Trọng Minh tông nhưng cũng là một kiếm tu.

Bởi vậy, Hàn Ảm Kiếm tông vẫn cho rằng, dù nhiều hay ít cơ duyên trên phù đảo này cũng có chút liên quan với kiếm đạo...

Cùng là chính đạo, rõ ràng thái độ của Yến Minh Họa với Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức thân thiết hơn nhiều, nàng ôn hòa nói: "Đây là cơ duyên của Kiều sư muội, ta không có quyền làm chủ, phải hỏi ý Kiều sư muội."

Thế là, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đều nhìn về phía Kiều Từ Quang: "Kiều sư muội, ý của ngươi như nào?"

Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình, hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại.

Cho đến bây giờ nàng chỉ biết cơ duyên có liên quan đến vị cấm kỵ cũ của U Tố mộ, cụ thể là cái gì, ngay cả gặp cũng chưa gặp!

Nghĩ đến đây, nàng khẽ lắc đầu, nói: "Ta không lấy được cơ duyên, cũng không gặp cơ duyên trên đảo."

Tất cả mọi người khẽ giật mình.

Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, đệ tử chính đạo, từ trước đến nay làm việc đường hoàng thẳng thắn.

Nếu nàng thật sự lấy được được cơ duyên, không có chuyện lại phủ nhận.

Huống chi, lúc này Thiên Cơ Tố Chân Thiên ở bên cạnh, dù nàng thẳng thắn nói đã lấy được cơ duyên, cũng có Thiên Cơ che chở, không cần lo lắng.

"!" Lúc này người bất ngờ nhất là Yến Minh Họa.

Nàng hiểu rất rõ Kiều sư muội, tất nhiên biết rõ đối phương không thể lừa gạt mình.

Nhưng chính vì nguyên nhân như thế, Yến Minh Họa mới là người ngạc nhiên nhất.

Dù Kiều sư muội không ngưng thành Tiên Anh, trong số tu sĩ lên đảo cũng không có sự tồn tại mạnh hơn đối phương.

Loại tình huống này, Kiều sư muội không chỉ không lấy được cơ duyên, thậm chí còn không thấy cả cái bóng của cơ duyên?

Đây là có chuyện gì?!

Chương 974: Hỗn chiến

Lúc mọi người ở đây đang khiếp sợ, Bùi Lăng vội vàng truyền âm cho Lệ Liệp Nguyệt: "Sư tỷ, là ta lấy được cơ duyên, Kiều Từ Quang không mò được cái gì hết, chúng ta đi nhanh!"

Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ, chợt khôi phục bình thường, lập tức truyền âm trả lời: "Không sai."

Nói lời này lại không hề có ý rời đi.

Lúc này, cuối cùng Yến Minh Họa đã lấy lại tinh thần, nhìn Kiều Từ Quang hỏi: "Ở trên đảo không có cơ duyên?"

Kiều Từ Quang do dự một chút, sau đó nói: "Chắc là có."

Yến Minh Họa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trọng Minh tông: "Nói cách khác, cơ duyên chân chính bị Trọng Minh tông các ngươi chiếm đi?"

Dù sao ở trên đảo chỉ có ba người còn sống sót, không phải Kiều sư muội vậy chắc chắn là tên đệ tử kia của Trọng Minh tông.

Về phần Nguyễn Chỉ sư muội...

Vừa đột phá Kết Đan không bao lâu, lại chỉ kết xuất được Chân Đan, Kiều sư muội còn không thể đoạt được cơ duyên, cho dù vận khí của Nguyễn sư muội có tốt, sao có thể chạm vào?

Ngược lại tên đệ tử Trọng Minh tông kia có thể cướp đi cơ duyên tạo hóa từ trong tay Kiều sư muội, chắc chắn thực lực không bình thường, tuyệt đối không thể nhìn như tu sĩ Kết Đan bình thường.

Chỉ là, vì sao lúc trước chưa từng thấy nhân vật này?

Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa."

Đây là lời Yến Minh Họa vừa nói, Lệ Liệp Nguyệt trực tiếp trả lại.

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt lại nói: "Cơ duyên là của Thánh tông ta. Thánh tông ta cũng muốn giết cả người!"

Nói xong, tâm niệm nàng vừa động, Bùi Lăng vốn đang đứng ở bên cạnh lập tức bị di chuyển vào trong hành cung, được từng tầng trận pháp bảo vệ, sau đó trong tiếng Độ Kiếp Trấn Hồn Linh leng keng, bàn tay trắng nõn nhẹ đưa lên, đánh một trảo về phía Kiều Từ Quang ở đằng xa.

Một cự chưởng thuần túy tạo thành từ sương mù đen lập tức dâng lên phía trên hành cung, che khuất bầu trời nắm về phía Kiều Từ Quang!

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đã nhận định một mạng mà Bùi sư đệ hao tổn, nhất định là Kiều Từ Quang gây ra.

Dù Thiên Cơ Tố Chân Thiên ở bên, nàng cũng muốn giết Kiều Từ Quang!

Yến Minh Họa hừ lạnh một tiếng, cũng nâng bàn tay mềm mại lên vỗ về phía cự chưởng sương mù đen kia.

Hư không lập tức hiện ra một chưởng ấn màu trắng như núi cao, hung hăng đụng vào cự chưởng sương mù đen.

Soạt...

Sóng khí cường đại lan ra bốn phương tám hướng, áo bào của tất cả mọi người lay động một trận, mặt biển phía dưới lập tức cuốn lên sóng lớn trăm trượng, đủ loại hải thú, tinh quái hình thù kỳ quái đều bởi vậy mà lộ ra bên ngoài, sau khi cảm nhận được tu vi của đám người đang giằng co, vô thức nuốt xuống tiếng gào thét sắp ra khỏi miệng, hoảng sợ chạy trốn.

"Cơ duyên rơi vào tay Ma tông, chắc chắn sẽ truyền nọc độc vô tận." Chung Quỳ Việt Cức lạnh lùng nói, "Trừ ma vệ đạo, ngày hôm nay yêu nữ cũng phải nhận lấy cái chết!"

Còn chưa nói hết câu, mũ miện trên đỉnh đầu hắn ta sáng rõ, cùng lúc đó ấn tỷ trong tay lại bay lên, cảm giác càng nặng nề nguy nga hơn vừa rồi, như núi cao biển rộng như thành như vực sâu, đập xuống giữa đầu Lệ Liệp Nguyệt.

Ánh mắt Ninh Vô Dạ sắc bén, trầm giọng nói: "Yêu nữ Ma tông giết hại vô số đồng môn ta, hôm nay đã gặp vậy phải trả nợ máu!"

Lúc đang nói chuyện, tiếng kiếm rít lên, mũi nhọn ngàn vạn chém thẳng vào Thánh Nữ Trọng Minh tông!

Thấy tình hình này, ánh mắt Kê Trường Phù chớp động, khẽ cười nói: "Danh môn chính đạo lại lấy nhiều bắt nạt ít, thật sự không biết xấu hổ."

"Lệ sư muội, ta đến giúp ngươi."

Lúc đang nói chuyện, đá quý trên mi tâm hắn ta tản ra ánh sáng chói lòa, đưa tay gọi ra Hỏa xà cuồn cuộn, nhưng mục tiêu hắn ta ra tay lại không phải Yến Minh Họa, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, cũng không phải Lệ Liệp Nguyệt, mà là Triêu Na hành cung!

Đúng vậy, hiện tại Trọng Minh tông đơn độc đấu với tam đại chính đạo, cơ duyên U Tố mộ trong hành cung này không phải là thiên ý đưa cho hắn ta sao?

"Kê Trường Phù, ngươi dám!" Lệ Liệp Nguyệt lập tức giận dữ, chợt thu tay lại, tránh đi công kích của ba người chính đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên hành cung, ra tay phòng ngự.

Oanh!!

Luồng khí âm u lạnh lẽo tản ra, sương mù đen cuồn cuộn va chạm với Hỏa xà, hư không xuất hiện một vài vết rách nhỏ bé, vô số phù văn trên Triêu Na hành cung sáng lên, trận pháp lập tức mở ra bảy phần mới chống lại dư chấn xung kích.

Thi bằng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, lông tóc quanh người dựng đứng, hai cánh liên tục lấp lóe ánh sáng trong trẻo, dựa vào thiên phú khống chế gió để xoay quanh bay lượn một lát, khó khăn lắm mới xóa bỏ lực lượng cường đại đập vào mặt.

Thấy trong ma môn tranh chấp nội bộ, Yến Minh Họa đang muốn tiếp tục ra tay, lại nghe Kiều Từ Quang truyền âm: "Yến sư tỷ, Thiên Sinh giáo giết sư muội Tố Chân Thiên ta, tội không thể tha thứ, diệt trừ Thiên Sinh giáo trước?"

Nghe vậy, Yến Minh Họa không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, vỗ một chưởng về phía Kê Trường Phù: "Giao ra Khang Thiếu Dận hoặc là ngươi chết!"

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong chốc lát, năm vị thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời triển khai hỗn chiến.

Phanh oanh... Phanh oanh... Phanh oanh...

Chương 975: U Tố mộ! (1)

Trong tầm mắt chỉ thấy hải vực như nấu như sôi, một vài nơi gần như muốn lộ ra đáy biển, nước biển đen nhánh mơ hồ xuất hiện một vòng đục ngầu, sóng biển như núi cao, cuồng phong gào thét, trong khoảnh khắc trời và biển đều đổi màu, khí tượng hỗn loạn.

Hiện tại, mặc dù Kiều Từ Quang đã là Nguyên Anh nhưng còn chưa kịp tu hành truyền thừa Nguyên Anh kỳ Tố Chân Thiên, thực lực vẫn còn kém năm người đang hỗn chiến một mảng lớn. Nguyễn Chỉ càng không chịu nổi, nếu không phải có Kiều Từ Quang ở bên cạnh che chở, bất kỳ chút dư chấn gì trong chiến trường cũng có thể ép nàng thành tro tàn.

Hai nữ tử đứng ở trên nhánh hoa, tập trung nín thở nhìn không chớp mắt, tim cũng nhảy đến cổ rồi.

Nhưng ngay lúc năm người càng đấu càng kịch liệt, một bóng đen to lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ phù đảo cùng vùng biển xung quanh.

Khí tức tịch mịch lạnh lẽo lập tức tràn ngập khoảng thiên địa này.

Sắc mặt năm người đều thay đổi, lập tức dừng lại tranh đấu, nhìn về phía phát ra bóng đen.

Đã thấy vừa nãy còn không có vật gì, mặt biển bị dư chấn đấu pháp của bọn họ lặp đi lặp lại xé rách, đột nhiên xuất hiện một hòn đảo cực lớn!

Nhìn tổng thể hòn đảo này như một phần mộ.

Trên mộ phần nở đầy hoa tường vi, màu sắc chia hai loại hoa đỏ trắng, đỏ như máu, trắng hơn tuyết, sum suê rậm rạp nhưng cành lá tường vi lại là một mảnh đen kịt.

Một gốc cây dâu to lớn cao tới vạn trượng, tán cây cao vút như nắp ô, cành lá lượn quanh che đậy toàn bộ hòn đảo, yên tĩnh đứng sừng sững ở chính giữa hòn đảo.

Nguy nga, khổng lồ, tĩnh mịch...

So sánh ra, Thiên Ngoại đảo mới bị Ninh Vô Dạ một kiếm chém thành hai khúc như con thuyền nhỏ bé.

"U Tố mộ!"

Năm người đồng thời giật mình.

Vào lúc này, Thiên Ngoại đảo đột nhiên nhanh chóng tới gần U Tố mộ, trong quá trình tới gần nó cũng nhanh chóng thu nhỏ... Thiên Ngoại đảo đang bị U Tố mộ thôn phệ!

Lúc nhận ra được điều đó, một luồng lực hút to lớn càn quét ra bốn phương tám hướng.

Căm hận, tuyệt vọng, oán giận, hận ý, ghen ghét...

Đủ loại khí tức đầy ác ý như thực chất, từ trong U Tố mộ phóng lên tận trời!

Lệ Liệp Nguyệt không chút do dự, bóng dáng lập tức biến mất nguyên tại chỗ, đã trở lại bên trong hành cung.

Ngay sau đó, tất cả phù văn cả trong lẫn ngoài Triêu Na hành cung đồng thời sáng rõ, thiền điện chuyên cất trữ linh thạch, chớp mắt đã tiêu tán nửa điện linh thạch, trong hành cung mở ra toàn bộ trận pháp, dưới chủ nhân toàn lực thôi động, bỏ chạy về phương xa.

Kê Trường Phù trực tiếp chấn vỡ đá quý màu vàng óng ở mi tâm, trong kim quang lưu chuyển, hắn ta và thi bằng đồng thời dịch chuyển ra một khoảng cách lớn, sau đó ngay cả đầu cũng không quay lại, đạp vào lưng thi bằng, không cần phân phó, trên hai cánh thi bằng rực rỡ ánh sáng, máu đen trong đôi mắt cuồn cuộn nhỏ xuống, lại đã dùng ra thần thông tự mình hại mình đổi lấy toàn lực tăng lên thiên phú ngự phong, điên cuồng chạy trốn.

Chung Quỳ Việt Cức tâm niệm vừa động, pháp chu Lưu Lam hoàng triều trực tiếp không ngừng phát ra tiếng "răng rắc", "răng rắc", "răng rắc", toàn thân xuất hiện vô số vết rách, chỉ trong nháy mắt toà pháp bảo hao tốn vô số thiên tài địa bảo và nhân lực tinh lực để chế tạo cho Thái tử hoàng triều xuất hành, đã có sự tổn thương không cách nào cứu vãn.

Trả giá lớn như thế, trong chốc lát tốc độ pháp chu đột nhiên tăng lên mấy lần, nhanh nhẹn như điện, bắn mạnh lên trời rời đi!

Yến Minh Họa trở tay đánh một chiêu, ba nụ hoa trên nhánh hoa to lớn đột nhiên mở ra, nuốt toàn bộ nàng, Kiều Từ Quang và Nguyễn Chỉ vào rồi khép lại, chợt nụ hoa rời khỏi đầu cành, hóa thành ba đạo phi kiếm nhanh chóng rời xa.

Cành lá đóa hoa còn lại lập tức bắt đầu tự thiêu.

Lúc nhánh hoa thiêu đốt, vô số phù văn bốc lên xuất hiện ngay trên phi kiếm đang đi xa.

Mỗi một phù văn xuất hiện, tốc độ phi kiếm lại nhanh hơn một chút.

Cho dù như thế, người có tốc độ nhanh nhất vẫn là kiếm độn Hàn Ảm Kiếm tông.

Ninh Vô Dạ nhân kiếm hợp nhất phá vỡ hư không, gần như trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy bóng dáng.

Năm vị thiên kiêu ngầm hiểu lẫn nhau, chia ra năm phương hướng chạy trốn.

Nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù bọn họ thi triển thủ đoạn nhanh chóng rời xa, gần như trong hai tức ngắn ngủi đã không thể nhìn thấy nhau, nhưng U Tố mộ vẫn đuổi sát sau lưng mỗi người.

Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần!

Hình như có vô cùng vô tận nguyền rủa khuếch tán ra từ trên đảo, ăn mòn, bắt lấy tất cả người sống, kéo nó vào phía dưới tường vi...

Vào lúc nguy cấp, hư không đột nhiên bị xé nứt, một cự chưởng nhô ra một phát bắt được Triêu Na hành cung, thu vào bên trong vết nứt từ hư không.

Triêu Na hành cung lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, giữa không trung hiện ra một đôi tròng mắt màu vàng óng, trong mắt hừng hực hỏa diễm, lúc hơi chớp động, Kê Trường Phù và thi bằng cũng theo đó biến mất.

Phía trước pháp chu Lưu Lam hoàng triều đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hư không.

Gánh nặng trong lòng Chung Quỳ Việt Cức được cởi bỏ, điều khiển pháp chu đâm thẳng vào trong vòng xoáy, pháp chu vừa bị nuốt hết, vòng xoáy lập tức biến mất.

Chương 976: U Tố mộ! (2)

Nhánh hoa lưu ly to lớn cứ thế phá vỡ mây đen dày đặc, rủ xuống từ trên vòm trời, nhánh hoa vừa chạm đến ba đạo kiếm quang đang phi độn, phi kiếm lại huyễn hóa thành nụ hoa, không chút trở ngại sinh trưởng trên nhánh hoa đột ngột tới này. Ngay sau đó, nhánh hoa và nụ hoa đều mờ đi ẩn vào hư không, không còn dấu vết.

"Ong."

Tiếng kiếm reo vang lên, mới đầu khe khẽ réo rắt, chỉ trong nháy mắt đã là tiếng kêu to tràn đầy trời đất, kiếm quang lóe sáng như thác nước như dòng sông bắt nguồn từ chân trời, tràn ra tứ hải bát hoang... Trong nháy mắt xé rách hư không khiến nó nứt nẻ như mạng nhện.

Ninh Vô Dạ không do dự chút nào, trực tiếp xông vào một đạo kẽ nứt đang truyền ra khí tức quen thuộc.

Ngay sau đó, kiếm âm lại kêu lên trực tiếp chém loạn hư không khiến kẽ nứt chia năm xẻ bảy, không gian loạn lưu sôi trào mãnh liệt một hồi lâu, mới khiến thông đạo do kiếm khí mở ra sụp đổ.

...

Chẳng mấy chốc, U Tố mộ còn đang yếu ớt trôi giạt ngay tại chỗ nhưng tu sĩ Nhân tộc xung quanh đã biến mất không thấy.

Gió biển thổi qua, vô số tường vi chậm rãi chập chờn.

Sau một lúc lâu, U Tố mộ hoàn toàn thôn phệ Thiên Ngoại đảo, cành lá cây dâu lớn nhẹ nhàng động, sau đó không có dấu hiệu nào biến mất giống lúc xuất hiện.

...

Trên khoảng không phường thị Vạn Hủy hải.

Cả tòa Triêu Na hành cung đột nhiên xuất hiện.

Trong hành cung, chính điện.

Lệ Liệp Nguyệt ngồi ở bảo tọa trên cao, huyết sắc trên mũ miện Thánh Nữ chói lòa, phù văn trên mi tâm lấp lóe ánh sáng, xinh đẹp ướt át, trên mặt ngọc đầy vẻ nghiêm nghị, bàn tay trắng nõn không ngừng kết động đủ loại pháp quyết, dùng hết sức tăng tốc độ bay của hành cung.

Bùi Lăng đứng ở bên cạnh, mấy trăm U Hồn thị nữ váy khói phiêu đãng, hầu hạ bên cạnh.

Trong cả điện, tất cả trận pháp phù văn đều hiện ra ánh sáng lành lạnh, bầu không khí nghiêm nghị tràn ngập.

Trong giây lát, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên lộ vẻ vẻ nghi ngờ dừng động tác.

Ngay sau đó, một giọng nói mềm mại đáng yêu tận xương lại lộ ra vẻ không cho phép từ chối truyền vào trong hành cung: "Thánh Nữ, đưa Bùi Lăng tới gặp bản cung."

Hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt cau lại, đây là giọng của Tông Chủ phu nhân.

Tông Chủ phu nhân cũng tới Vạn Hủy hải?

Suy nghĩ hơi xoay chuyển, nàng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, lập tức trả lời: "Vâng."

Sau đó Lệ Liệp Nguyệt đứng lên, váy sa màu đen như đêm tối uốn lượn qua thềm son, nàng đi xuống bảo tọa nói với Bùi Lăng: "Ngươi và ta cùng đi gặp Tông Chủ phu nhân."

Bùi Lăng nghe vậy lập tức gật đầu, hắn ở Trọng Minh tông lâu như vậy, cho đến bây giờ vẫn không biết dáng vẻ Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân ra sao.

Hiện tại là lần đầu tiên cùng Lệ sư tỷ đi gặp người cầm quyền thật sự của Thánh tông.

Hai người rời khỏi hành cung, chẳng biết một tòa cung điện bạch cốt đã xuất hiện giữa không trung cách đó không xa từ lúc nào, đang nhẹ nhàng trôi nổi.

Ngay sau đó, trước cung điện bạch cốt lập tức "soạt" một cái, đột nhiên hiện ra vô số bạch cốt lát thành một con đường rộng rãi vững vàng, trực tiếp nối liền hai tòa cung điện.

Hai người đi qua con đường này, nhanh chóng đi vào cung điện bạch cốt.

Lập tức có một tên thị nữ quần áo đẹp đẽ tiến lên, dẫn bọn họ đi vào trong.

Sau khi đi qua rất nhiều hành lang cung điện, đi vào một căn phòng ấm, đi vòng qua bình phong chỉ thấy thảm gấm trải đất, lông phượng làm rèm, bày biện xinh đẹp mà lịch sự tao nhã.

Lúc này, cửa sổ phía tây nửa mở, sau song cửa sổ, mười mấy tên thị nữ váy thêu đứng cúi đầu, đều châu vây thúy quấn, rất nhiều hoàn bội, lại không nghe thấy chút tạp âm nào.

Một bóng người mơ hồ đứng giữa đang quay lưng về phía hai người.

Nàng có mái tóc đen xinh đẹp, dáng người mảnh mai thanh tú, trên tóc mai sáng đến có thể soi gương cắm trâm hoa vàng ròng khảm linh ngọc. Mặc một bộ váy lụa huyết sắc, áo khoác đỏ thẫm vải thun tay áo rộng vạt cân thêu Quỷ Xa ngậm độc, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện.

Dưới làn váy rõ ràng là một đôi chân trần tinh tế trắng nõn, đeo một đôi vòng vàng ròng có Kim Linh rủ xuống, càng lộ rõ vẻ quyến rũ.

Chỉ là một bóng lưng đã cho người ta cảm giác nghi thái vạn phương, quyến rũ tận xương.

Nhìn từ góc độ của Bùi Lăng, không thấy khuôn mặt nàng chỉ có thể thấy một đoạn cổ tay trắng như sương như tuyết, ngón tay mềm mại cầm một quạt tròn thanh sa mỏng, đang dựa vào cửa sổ nhìn ra xa.

Phát hiện có người tới, đối phương đột nhiên xoay người, lúc Kim Linh giòn vang lại lộ ra một khuôn đào mận phải nhún nhường, chói lọi như xuân hoa, có thể gọi là vẻ ngoài như hoa quỳnh, khuôn mặt trắng như ngọc.

Dáng người nàng thướt tha yểu điệu, trên kha tử màu đen thêu một lùm Mạn Châu Sa Hoa diêm dúa lòe loẹt nở rộ như máu tươi, càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, xinh đẹp quyến rũ.

"Phu nhân." Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng cùng tiến lên hành lễ.

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt hơi lo nghĩ hỏi: "Sao phu nhân lại đến nơi đây?"

"Không cần đa lễ." Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy từ tốn nói, "Không chỉ bản cung, hiện tại nơi này đang rất náo nhiệt."

Nghe vậy, hai người nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy ngoài cửa sổ vừa vặn lộ ra một nửa bức tranh, trong tranh núi cao sông dài có rất nhiều tu sĩ hành tẩu, ngồi xếp bằng, thả câu như vẽ như thật.

Chương 977: Tông Chủ phu nhân

Hơn nữa nhìn xung quanh, nhánh hoa đặc trưng của Tố Chân Thiên lơ lửng giữa không trung, nụ hoa tràn ra như đình viện, mấy nữ tu ngồi xếp bằng bên trong đều có khí thế nghiêm nghị.

Trong biển có ba mươi bảy tầng Phật yên tĩnh đứng sừng sững, mỗi một tầng đều có vô số hồn phách gào thét giãy giụa.

Thi bằng bay lượn trên bầu trời, tu sĩ áo bào trắng vòng vàng đang vây quanh Kê Trường Phù như đang hỏi han chi tiết.

Pháp chu nguy nga, trên thuyền có rất nhiều quan viên vây quanh hoàng tự, vẻ mặt nghiêm trọng.

Có phi kiếm trong vắt trên cửu thiên, bên cạnh độc lâu to lớn cười khằng khặc quái dị, trên hư không sinh ra từng tầng băng nham, khí thế túc sát quanh quẩn trên người kỵ sĩ ghìm ngựa, lặng im như núi.

Bùi Lăng phát hiện phía dưới là phường thị Vạn Hủy hải, lúc này rất nhiều cửa hàng thậm chí cửa cũng không đóng, sinh linh đã trốn tránh ẩn nấp, ngày xưa phường thị vô cùng rộn ràng, lúc này lại yên tĩnh như chết.

Ngoại trừ Trọng Minh tông, khắp nơi tự mình chiếm cứ một phương, cách nhau xa xa, khí tức đều cường đại mà sắc bén.

Rất hiển nhiên, cũng như lúc Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp xuất thế vào mười năm trước, cơ duyên có liên quan với U Tố mộ đã hấp dẫn toàn bộ chín môn phái lớn.

Ngay lúc Bùi Lăng bị tình cảnh chưa từng thấy ở trước mắt hấp dẫn, Tư Hồng Khuynh Yến nâng quạt che mặt, đang tỉ mỉ đánh giá hắn.

Nàng vừa đến phường thị Vạn Hủy hải, đã thông qua sưu hồn biết được, ngày đó trong số tu sĩ tiến vào phù đảo, tán tu chiếm đa số.

Trong chín môn phái, chỉ có Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang, Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý tiến vào trong, lại không ngờ Bùi Lăng bị Lệ thị mời chào cũng âm thầm tiến vào trong đảo.

Đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, Thiên Đạo Trúc Cơ, lại thêm thành công sống đến cuối cùng trong tranh đấu trên phù đảo lần này...

Bản lĩnh của tiểu tử này thật sự không tệ, Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ ma tu gì.

Đối phương có thể chạy trốn từ trong tay Kiều Từ Quang, dù là thực lực hay tiềm năng đều vượt xa Tô Chấn Hòa trước kia...

Hả?

Chờ chút!

Kết Đan trung kỳ rồi?

Tâm niệm vừa động, Tư Hồng Khuynh Yến vốn đã hoàn toàn thu liễm khí tức, lập tức lộ ra một chút.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy một luồng áp lực cường đại đập vào mặt như mười vạn ngọn núi đè xuống đầu, trong mắt của hắn lập tức có tia sáng lưu chuyển, vô số phù văn bốc lên đan xen, pháp lực bành trướng toàn thân, đã bộc phát ra toàn bộ tu vi lực lượng!

Khí thế lạnh thấu xương như đao, huyết sắc quanh quẩn, sát khí thành thực chất mấy phần!

Lệ Liệp Nguyệt lập tức ra tay, di chuyển Bùi Lăng đến phía sau mình, cho tới lúc này Bùi Lăng mới cảm thấy toàn thân chợt nhẹ nhàng, bắt đầu thở dốc từng ngụm.

"Tư Hồng Khuynh Yến, có ý gì?!" Lệ Liệp Nguyệt nhìn Tông Chủ phu nhân trước mặt lạnh lùng chất vấn.

Tư Hồng Khuynh Yến mỉm cười, sau đó thu liễm tất cả khí tức, thản nhiên nói: "Đều đã Kim Đan trung kỳ, vì sao còn không nhận lấy nhiệm vụ chân truyền?"

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Ngày tháng Bùi sư đệ tu luyện quá ngắn, còn cần rèn luyện nhiều hơn."

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến hiểu rõ, Cửu A Lệ thị đang dự định giấu dốt, đánh Chẩm Thạch Tô thị một cái không kịp trở tay?

Nhưng tính toán lần này, người đứng mũi chịu sào là Tô thị chứ không phải xuất thân Tư Hồng thị của nàng.

Hơn nữa đến địa vị và thực lực của Tư Hồng Khuynh Yến, con đường của bản thân còn cao hơn lợi ích gia tộc.

Nếu không phải lần này Tư Hồng thị lão tổ lên tiếng, nàng sẽ không đích thân đến đây.

Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế là Tư Hồng Khuynh Yến không hề có ý vặn hỏi, ngược lại nhìn về phía Bùi Lăng: "Cơ duyên rơi vào tay ai?"

Bùi Lăng nghe vậy không trả lời, lại nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt.

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tùy tiện nói.

Thấy thế, Bùi Lăng nói chi tiết: "Đệ tử đã đoạt được cơ duyên trên đảo."

Đối mặt với sự tồn tại như Tông Chủ phu nhân, nói dối thật sự là hành động không khôn ngoan.

Huống chi sau này chắc chắn hắn sẽ sử dụng truyền thừa của Chú, đến lúc đó tin tức để lộ ra, bị Tông Chủ phu nhân phát hiện mình lừa gạt nàng, có thể nghĩ được kết cục của hắn!

Dù sao bây giờ Lệ sư tỷ ở ngay bên cạnh, là Thánh Nữ đương thời, đích nữ Lệ thị, địa vị cao quý.

Hiện tại trên danh nghĩa hắn là người dưới trướng Thánh Nữ, nói thẳng ra chân tướng, Tông Chủ phu nhân cũng không dám cưỡng ép làm gì.

Hơn nữa, dù Tông Chủ phu nhân yêu cầu hắn giao ra cơ duyên, không nói đến Lệ sư tỷ sẽ không để mặc nàng không dưng chiếm lợi, Bùi Lăng cũng có thể tùy ý chọn mấy môn thuật pháp, thần thông để qua loa tắc trách.

Dù sao ngoại trừ hắn ra những người khác không học được truyền thừa của Chú.

Nghe vậy, hình như Tư Hồng Khuynh Yến hơi ngẩn ngơ nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường, khẽ cười nói: "Đúng là thiên kiêu Thánh tông ta, quả nhiên thực lực cao cường, thủ đoạn xuất chúng! Lần này lên đảo, vốn là Tố Chân Thiên chiếm ưu thế, đường đường là chân truyền dẫn đội lại tử thương nặng nề, tay không mà về, ngược lại để ngươi lấy cơ duyên, điều này cực kỳ tốt."

"Đệ tử Thánh tông ta nên uy áp cùng thế hệ, tàn sát thiên hạ!"

Chương 978: 【 Chú Quỷ truyền thừa 】 (1)

Sau khi khen ngợi một lượt, không đợi Bùi Lăng nói cái gì, nàng lập tức nói, "Lần đầu gặp mặt, bản cung cũng có ban thưởng."

Nói xong gọi một thị nữ, để nàng dẫn Bùi Lăng đến khố phòng lấy phần lễ gặp mặt.

Bùi Lăng nghe vậy hơi ngạc nhiên, hình như vị Tông Chủ phu nhân này không quan tâm hắn đạt được cơ duyên gì?

Trong lòng nghi ngờ, Bùi Lăng thi lễ một cái rồi lui ra, theo thị nữ rời đi.

Chờ sau khi bóng dáng hắn biến mất, Lệ Liệp Nguyệt lập tức hỏi: "Chuyện gì?"

Tư Hồng Khuynh Yến chậm rãi đi đến chủ vị ngồi xuống, nhẹ nhàng buông quạt tròn xuống, gọn gàng dứt khoát nói: "Tư Hồng thị để bản cung chuyển lời cho ngươi, dùng Tư Hồng Diệu Ly đổi Bùi Lăng này, lại thêm một đoạn cánh tay Dược Tiên Nữ, ngươi có bằng lòng không?"

Lệ Liệp Nguyệt không hề do dự: "Đây là chuyện không thể nào."

"Bản cung đã biết." Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu, "Bản cung sẽ chuyển câu trả lời của ngươi cho Tư Hồng thị."

"Tốt, ngươi cũng lui ra đi."

...

Bên ngoài hành cung bạch cốt, Bùi Lăng đã lấy được lễ gặp mặt của Tông Chủ phu nhân, đang kiên nhẫn chờ Lệ Liệp Nguyệt.

Vào lúc này, quanh người hắn rùng mình vô thức quay đầu, chỉ thấy nơi xa trên một đầu thi bằng to lớn có một tu sĩ áo bào trắng quần áo phần phật, băng trán sáng ngời đứng chắp tay đón gió, ánh mắt sâu xa nhìn mình.

Bùi Lăng nhíu mày, chẳng mấy chốc bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt đã xuất hiện ở trong cửa điện, Kê Trường Phù dời ánh mắt, khẽ gật đầu thăm hỏi Lệ Liệp Nguyệt, chợt bóng dáng hắn ta biến mất không thấy.

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên liếc nhìn thi bằng, ngắn gọn truyền âm cho Bùi Lăng: "Nhanh trở về Thánh tông."

Bùi Lăng gật đầu: "Được."

Hai người nhanh chóng trở lại bên trong Triêu Na hành cung, Lệ Liệp Nguyệt thôi động hành cung tiến về tông môn.

Trong hành cung.

Bùi Lăng muốn một phòng tu luyện riêng.

Vừa vào cửa, vội vàng mở ra pháp trận phòng hộ tự có trong phòng, trong đôi mắt Bùi Lăng lập tức hiện ra vô số tơ máu, mạch máu toàn thân nhô lên cao cao, làn da nứt nẻ, máu tươi chảy ngang!

Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó đánh ra từng đạo pháp quyết quỷ dị phức tạp, đáy mắt hắn lập tức truyền ra cảm giác đau đớn, lúc Nam Kha Mộng Hỏa bốc lên có vô số phù văn nhỏ bé yếu ớt xuất hiện, xen lẫn thành xiềng xích còn mảnh mai hơn sợi tóc.

Những xiềng xích này đột nhiên xông ra đôi mắt, "rầm rầm"... Giữa hư không vang lên tiếng kim thiết đánh vào nhau như sông ngòi trào lên.

Vô số xiềng xích màu đen nhỏ bé bao vây Bùi Lăng từng tầng, trong nháy mắt hắn như một cái kén sâu to lớn màu đen.

Chẳng mấy chốc nguyền rủa âm u lạnh lẽo lan tràn đến mỗi một góc trên nhục thân, như không ngừng chìm vào lòng đất.

Cuối cùng tình trạng của Bùi Lăng cũng ổn định lại, tơ máu dày đặc trong mắt nhanh chóng biến mất, thân thể dị biến cũng khôi phục như thường.

Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng mới thở phào nhẹ nhõm đây là mệnh cách và chú lực dư thừa phản phệ!

Vốn sau khi hắn đạt được truyền thừa ở Tử thôn phải thông qua một môn thuật pháp nguyền rủa tên là 【 Đố Nang Tỏa 】 trong truyền thừa, tạm thời phong ấn mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể.

Nhưng vừa rồi Tông Chủ phu nhân ra tay với hắn, dưới áp lực của khí tức tu sĩ cấp cao, ép Bùi Lăng bộc lộ ra toàn bộ lực lượng, bởi vậy những mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể xông phá phong ấn nguyền rủa.

Bởi vậy, hiện tại hắn không thể không thi triển nguyền rủa một lần nữa, mới ổn định tình huống.

"Truyền thừa của 'Chú'..." Tạm thời giải quyết nguy hiểm, Bùi Lăng khẽ cau mày, "'Chú' là dị loại không phải Nhân tộc ta."

"Truyền thừa do hắn để lại, thật ra căn bản không phải cho tu sĩ Nhân tộc."

"Mục đích thực sự của 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 là tìm kiếm một vị thiên kiêu Nhân tộc đỉnh phong, lấy căn cơ vượt qua hai kiếp trước để thai nghén Chú Quỷ."

"Sau khi Chú Quỷ sinh ra, thông qua tranh đạo thôn phệ tất cả tu sĩ."

"Chú Quỷ mới người thừa kế thật sự của môn truyền thừa này."

"Nếu là tu sĩ thắng, môn truyền thừa này sẽ dừng ở đây."

"Bởi vì tất cả công pháp sau đó, đều chỉ có quỷ vật mới có thể tiếp tục tu luyện!"

"Cái gọi là Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp tam kiếp, từ lúc mới bắt đầu đã là một cạm bẫy."

Bùi Lăng lặng yên suy nghĩ trong lòng, truyền thừa của "Chú" rất hoàn chỉnh, bắt đầu từ 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 , mỗi cảnh giới công pháp, thuật pháp, thần thông đủ loại đếu phối hợp khăng khít với nhau, có thể nói không có bất kỳ nhược điểm gì.

Thậm chí tài nguyên cần thiết, đều thân thiết giảng giải đủ loại phương án và mạch suy nghĩ thay thế lúc thiếu hụt.

Chỉ có điều, tu sĩ chỉ có thể sử dụng 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 !

Căn cứ vào tin tức mà hắn nhận được trong truyền thừa, nếu tu sĩ Nhân tộc muốn kế thừa truyền thừa của "Chú", cũng không phải không thể được. Chỉ cần nhục thân tiến vào U Tố mộ, sau khi chết đi hóa thân quỷ vật, có thể tu luyện công pháp của hắn ta.

Cũng vì nguyên nhân như thế, vừa rồi Bùi Lăng không hề lo lắng Tông Chủ phu nhân lấy cơ duyên lần này của hắn.

Dù sao trừ hắn ra, bất kỳ người sống nào đều không thể tu luyện truyền thừa của "Chú".

Chương 979: 【 Chú Quỷ truyền thừa 】 (2)

"Ta dùng hệ thống tu luyện 【 Loạn Thần Ký Sinh Chú 】 và 【 Đố Nang Tỏa 】 ở trên đảo, hệ thống cũng không nhắc đến cần chuyển đổi chủng tộc." Bùi Lăng âm thầm suy nghĩ, "Có thể thấy một khóa uỷ thác có thể tránh điều kiện vốn cứng nhắc này."

"Nguyền rủa và công pháp khác vẫn chưa kịp nếm thử, tạm thời không thể xác định tình huống."

"Đúng rồi, trong truyền thừa cũng có 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 ..."

"Nguyền rủa này là lấy bí pháp tác động quy tắc đại đạo từ nơi sâu xa, gần như không thể vi phạm giống như lời thề tâm ma!"

"Lúc ấy Kiều Từ Quang trúng môn nguyền rủa này, cách phá giải duy nhất là lập tức tự chém tạo hóa do 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 mang tới."

"Nhưng lúc Tang ra tay lại chọn đúng thời điểm nàng đang độ kiếp."

"Cho dù vị thiên kiêu Tố Chân Thiên này biết cách giải trừ cũng không thể làm..."

"Cũng may Tang là nô bộc của 'Chú', dựa theo tin tức trong truyền thừa của 'Chú', sau khi hắn rời đi, ngoại trừ Tang phụ trách trông coi truyền thừa cũng tự động trở thành người hầu của người thừa kế..."

"Chủ nhân có quyền thống trị tuyệt đối với người hầu."

"Vì vậy, dù Tang hạ nguyền rủa có khó khăn bao nhiêu, ta đều có tư cách giải trừ."

"Nhưng bây giờ tu vi của ta không đủ, dù bắt đầu tu luyện 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , cũng phải chờ sau khi tu vi cao hơn, mới có thể trả cho Kiều Từ Quang sự tự do..."

"Ừm... Tế phẩm của nguyền rủa này là tám lô đỉnh bên Khang Thiếu Dận."

"Ta đã chiếm lấy mệnh cách của Khang Thiếu Dận, hiện tại Kiều Từ Quang bị 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 áp chế, hoàn toàn nghe theo ta... Hình như cũng không có chỗ xấu?"

"Hình như ta căn bản không cần thiết giải chú cho nàng?"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, dù sao bây giờ hắn cũng không gặp được Kiều Từ Quang, để sau này lại nói đến việc này, việc quan trọng nhất hiện nay vẫn là tăng tu vi.

Tông Chủ phu nhân cho lễ gặp mặt là một môn công pháp huyết đạo, tên là 【 Huyền Linh Sấu Huyết Sao 】 , nó có tác dụng tôi huyết có thể tăng cường độ nhục thân lên rất nhiều, so sánh với 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 cũng là mỗi người mỗi vẻ, nhưng hắn đã có 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 , đối với hắn mà nói công pháp này có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế.

Trong truyền thừa của Chú thì có một công pháp tên là 【 Thực Nhật bí lục 】 , không rõ phẩm chất cụ thể.

Môn công pháp này vốn là cho Chú Quỷ tu luyện, khả năng tăng mạnh hồn phách, tăng cường ba môn thần thông 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 , ngoài ra sau khi tu vi đột phá Nguyên Anh, còn có đủ loại chỗ kỳ diệu...

Đương nhiên, bởi vì Bùi Lăng hấp thu rất nhiều mệnh cách và chú lực, hiện tại tu vi đã đạt đến Kết Đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá Kết Đan hậu kỳ.

Bởi vậy, dù bây giờ hắn tu luyện 【 Thực Nhật bí lục 】 này hay 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 mà Lệ sư tỷ cho, hoặc là 【 Huyền Linh Sấu Huyết Sao 】 do Tông Chủ phu nhân tặng, đều có thể đột phá Kết Đan hậu kỳ trong thời gian nhất định.

"Vẫn là tu luyện 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 trước đi, 【 Thực Nhật bí lục 】 và 【 Huyền Linh Sấu Huyết Sao 】 đều chưa từng ủy thác, một khi tặng miễn phí cái gì đó, có lẽ lại xảy ra chuyện lớn."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 !"

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

...

Sau năm ngày.

Bùi Lăng kết thúc ủy thác từ từ mở mắt, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng ảo lóe lên một cái trong đáy mắt rồi biến mất, lúc này tu vi của hắn vẫn là Kết Đan trung kỳ đỉnh phong.

Tu vi càng cao, bắt đầu đột phá càng khó, mặc dù bây giờ hắn cách Kết Đan hậu kỳ rất gần, nhưng tu luyện bình thường, cho dù là dùng hệ thống uỷ thác, thời gian năm ngày vẫn không đủ.

Lúc suy nghĩ, đáy mắt hắn đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít tơ máu, cả người nổi đầy gân xanh, mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể lại vì phong ấn nới lỏng mà tấn công nhục thân, Bùi Lăng vội vàng thi triển một lần 【 Đố Nang Tỏa 】 với nàng.

Một lát sau, tơ máu trong đáy mắt dần rút đi, kinh mạch cũng chậm rãi khôi phục, cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội trên cả người chậm rãi tiêu tán, biết tình huống đã ổn định lại, lúc này Bùi Lăng mới đứng lên đi ra ngoài.

Đẩy cửa phòng tu luyện ra, chỉ thấy Hiểu Nghê và Vụ Liễu đứng hầu ở bên.

Thấy Bùi Lăng ra, hai tên U Hồn thị nữ hơi uốn gối, chợt nói: "Hành cung đã trở lại trong tông, chủ nhân phân phó, sau khi Bùi công tử kết thúc tu luyện có thể đến thiền điện gặp mặt một lần."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu: "Làm phiền rồi."

Một lát sau, trong một tòa thiền điện đốt Cốt Hỏa màu trắng bệch, rèm giao tiêu treo cao, Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng trên vân sàng đang thổ tức.

Chương 980: Danh truyền khắp chín môn phái lớn

Mười mấy thị nữ đứng hai bên, khoanh tay đứng trang nghiêm, yên tĩnh chờ phân phó.

Phát hiện Bùi Lăng đến đây, nàng chậm rãi thu công, lúc mở mắt ra trong mắt sáng lên màu tím yếu ớt ảm đạm, trong giây lát mới dần biến mất.

"Sư tỷ." Bùi Lăng tiến lên hành lễ.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, ra lệnh cho hai bên: "Lui ra."

Sau khi rất nhiều người phục vụ đều lui ra, Bùi Lăng chủ động đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống như lúc trước.

"Tu vi của ngươi đã bại lộ." Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, chợt nói, "Hơn nữa, bây giờ đã vang danh thiên hạ, như sấm bên tai chín môn phái lớn, năm tông môn ngụy quân tử tự xưng là chính đạo kia đã hạ lệnh truy nã ngươi, sau này đi lại bên ngoài cần cẩn thận một chút."

Bùi Lăng cau mày lại, hắn cũng đoán được lần này tu vi của mình sẽ bại lộ, nhưng vang danh thiên hạ? Chính đạo truy nã??

Tình huống này là như thế nào???

Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý, ba tên đệ tử Tố Chân Thiên, tất cả đều không phải do hắn giết.

Thậm chí, hắn còn ra tay cứu Nguyễn Chỉ một mạng.

Lần này tranh đoạt cơ duyên Thiên Ngoại đảo, điều duy nhất hắn chọc giận Tố Chân Thiên là bị hệ thống điều khiển đi khinh bạc Kiều Từ Quang.

Nhưng Kiều Từ Quang còn không quan tâm, Tố Chân Thiên vội cái gì?

Còn có bốn tông môn chính đạo khác, hắn càng không đi trêu chọc một chút nào, sao lại vô duyên vô cớ bị tất cả chính đạo truy nã?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Bởi vì ta chiếm cơ duyên trên đảo?"

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy lắc đầu, nói: "Không có quá nhiều liên quan với điều này, cơ duyên liên quan đến khu vực nguy hiểm đúng là thứ khiến chín môn phái lớn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng năm đó Hàn Tư Cổ tàn sát đệ tử chín phái có thể lên đảo, năm tông môn kia cũng chưa từng hạ lệnh truy nã với hắn."

"Nguyên nhân chân chính là, ngày đó Tư Hồng Khuynh Yến giằng co với môn phái lớn khác, vì chiếm ưu thế trên miệng lưỡi để tuyên dương uy danh Thánh tông, đã truyền sự tích của ngươi khắp thiên hạ."

"Hiện tại toàn bộ Bàn Nhai giới đều biết ngươi là vị chân truyền thứ tư của Thánh tông."

"Hơn nữa còn là một vị chân truyền mạnh nhất thế hệ này."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, hắn cũng chưa ra tay được mấy lần, sao lại thành chân truyền mạnh nhất Trọng Minh tông?

Thấy hắn nghi ngờ, Lệ Liệp Nguyệt dứt khoát lấy ra một cái ngọc giản đưa tới: "Trong này là sự tích mà Tư Hồng Khuynh Yến tuyên dương cho ngươi."

Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, không hiểu bắt đầu xem xét.

Sau đó, hắn nhanh chóng ngây người.

Trong nội dung ngọc giản, phía trước vẫn còn bình thường, đại khái là hắn xuất thân hàn vi, còn nhỏ đã sống trong tình cảnh gian nan, trải qua vài chục năm ẩn nhẫn và chăm chỉ không ngừng tu luyện, cuối cùng nắm lấy cơ hội tiến vào Thánh tông, ngày đầu tiên nhập tông đã chém giết ba tên sư huynh cùng phòng, nghiền xương thành tro, hủy thi diệt tích...

Lần thứ nhất làm nhiệm vụ, tu vi vô cùng thấp lại lừa giết tất cả sư huynh sư tỷ cùng đội, hơn nữa theo con dân nặc danh ở địa điểm nhiệm vụ Loa Sơn thành miêu tả, hắn còn uy hiếp một vị sư tỷ xinh đẹp nhất trong số đó phải theo hắn, sau khi chơi đùa nàng chán ngấy, cũng không chút nương tay tiễn sư tỷ kia lên đường...

Sau đó vượt cấp chém giết thiên kiêu Hàn Tư Cổ nổi tiếng chín môn phái lớn vào mười năm trước, đoạt giải nhất Thi Đấu Ngoại Môn.

Đồ thành diệt tộc để xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ.

Trà trộn vào Lưu Lam hoàng triều, đun nấu thành chủ phu nhân trước mặt mọi người...

Những chuyện này, ngoại trừ uy hiếp sư tỷ kia là có lý do khác, vượt cấp chém giết Hàn Tư Cổ, đồ thành diệt tộc là nói bậy, cái khác đúng là Bùi Lăng tự mình trải qua.

Mặc dù trong đó có rất nhiều điều là hệ thống làm, nhưng hắn cũng có thể thừa nhận.

Chỉ là tiếp theo...

Năm nào tháng nào ngày nào đó, Bùi Lăng đi ngang qua nơi nào đó, tâm huyết dâng trào đã đồ sát năm ngàn phàm nhân nơi đó, lấy máu đầu tim bọn họ luyện chế Khí Huyết Đan, chăn nuôi yêu sủng Tuyết Hồ Yêu của hắn.

Lại năm nào tháng nào ngày nào đó, Bùi Lăng đi ngang qua nơi nào đó, lại tâm huyết dâng trào huyết tế môn phái nhỏ nơi đó, mạng sống 3687 sinh linh trên dưới cả tông môn, ngay cả dị tộc và yêu thú đi theo Nhân tộc đều bị rút gân lột da, luyện hồn rút phách, treo ở trong toàn bộ sơn môn như hong khô thịt gà.

Thậm chí tình cảnh này dọa điên rồi rất nhiều người đi nhầm vào.

Lại năm nào tháng nào ngày nào đó, Bùi Lăng đến nơi nào đó, phân phó trong vòng ba ngày phải dâng lên ba ngàn đồng nam đồng nữ luyện đan, nơi đó có gia đình mười đời đơn truyền, trưởng bối thật sự không nỡ, cả gan mua đồng nam từ nơi khác để thay thế, giấu kín hài đồng nhà mình. Kết quả bị Bùi Lăng lấy thuật pháp suy tính biết hắn ta lừa gạt diệt cả tộc hắn ta, lại đột nhiên nảy lòng tham đòi lấy ba ngàn lô đỉnh xinh đẹp...

Còn năm nào tháng nào ngày nào đó, Bùi Lăng nghiên cứu đan đạo cho rằng lúc thai nhi trong bụng mẫu thân chưa ra đời, khí tiên thiên chưa tản đi, linh cơ thịnh nhất.

Thế là, mổ bụng 4329 nữ nhân mang thai lấy con, tiếng cầu xin tha thứ thê lương ở hiện trường xé rách mây xanh, máu chảy thành sông, mấy chục thành mặc đồ trắng, từng nhà gào khóc, đến nay vẫn cực kỳ đau lòng.

Chương 981: Sư tỷ, đổi đi (1)

Còn có...

Cùng...

Ngoài ra...

Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn, cái này đều là cái gì?

Những nơi này, những chuyện này, hắn còn chưa nghe nói đến, sao đều thành mình làm?

Lúc này, hình như Lệ Liệp Nguyệt nhìn ra suy nghĩ của hắn, mở miệng giải thích: "Trong tộc đã điều tra rõ, phần lớn đằng sau những chuyện này đều là Tư Hồng Khuynh Yến tự gây ra."

"Ba ngàn lô đỉnh xinh đẹp kia là người Tư Hồng thị đòi lấy."

"Mà mấy lần tiến hành đồ thành diệt tộc cuối cùng, cũng là Tư Hồng thị làm."

"Chỉ là Tư Hồng thị không muốn lan truyền ra, vì vậy vẫn không công khai."

"Bởi vì những nơi bị đồ sát kia đều là nơi phụ thuộc và gia tộc của năm tông môn kia."

"Hiện tại, toàn bộ những công tích này đều ghi tạc trên đầu ngươi."

"Vì vậy năm tông môn ngụy quân tử kia đều rất kiêng dè ngươi, bắt tay truy nã..."

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức cứng đờ, hắn vu oan cái chết của Mạc Lễ Lan cho Khang Thiếu Dận, vốn tưởng mình đã hành động cực kỳ vô sỉ.

Nhưng hiện tại xem ra mình còn quá non!

So sánh với những tội danh mà Tông Chủ phu nhân sắp xếp cho hắn, cái chết của Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan căn bản chẳng đáng là gì!

Sau khi ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng Bùi Lăng mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức cau mày, chẳng lẽ Tông Chủ phu nhân này có thù với hắn?

Ngày đó đối phương dùng khí tức chấn nhiếp mình, làm hại phong ấn 【 Đố Nang Tỏa 】 của hắn bị phá vỡ, suýt nữa bị mệnh cách và chú lực cho ăn bể bụng.

Hiện tại lại giúp hắn trở thành kẻ địch của năm tông môn chính đạo, không, không đơn giản chỉ là kẻ địch, chỉ sợ bây giờ hắn đã thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của năm tông môn chính đạo này rồi. Dù sao người trong thiên hạ đều biết, đệ tử Bùi Lăng Trọng Minh tông công khai tiến vào địa bàn chính đạo trắng trợn tàn sát... Nếu chính đạo không thể nhanh chóng diệt trừ hắn, còn mặt mũi nào tồn tại?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Sư tỷ, vậy Lệ thị có sắp xếp gì với việc này?"

Tông Chủ phu nhân tự mình thu xếp những tội danh này cho hắn, chắc chắn cũng đã tìm xong đủ loại "chứng cứ", bây giờ hắn muốn làm sáng tỏ, chắc chắn là chuyện không thể nào.

Ngược lại chẳng lẽ Lệ thị trơ mắt nhìn Tông Chủ phu nhân xáo trộn kế hoạch của bọn họ?

Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Trong tộc để ngươi tu luyện thật tốt, tiếp theo đừng rời khỏi tông môn."

"Chỉ cần ngươi đột phá Nguyên Anh, leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, thành tựu vị trí Thánh Tử."

"Đến lúc đó, dù năm tông môn kia muốn ra tay với ngươi, cũng phải cân nhắc trước một chút."

"Ngoài ra, Tư Hồng Khuynh Yến đã đẩy những công tích kia vào trên người ngươi, vậy ngươi cứ nhận lấy toàn bộ."

"Dù sao đây cũng là một khoản điểm công đức không ít."

"Quan trọng nhất là, tương lai ngươi phải trở thành Thánh Tử, trên tay cũng nên có chút chiến tích đáng kiêu ngạo."

Đúng vậy, trong tông môn âm phủ, từ Giám Sát điện chủ đến Tông Chủ phu nhân đều từng đứng trước mặt động viên mình phải thừa kế y bát của tiền bối Thánh tông, tiếp tục uy áp tứ phương, tàn sát thiên hạ.

Nói cách khác, trong mắt Lệ thị và Lệ sư tỷ, hành động của Tông Chủ phu nhân cũng không tính là chuyện xấu gì...

Sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, đành phải trả lời: "Hiểu rõ."

Nói xong chuyện chính, vốn Bùi Lăng dự định lập tức giải thích việc lần trước một chút nhưng nghiêm túc suy nghĩ, nếu không phải lần này Lệ sư tỷ chạy đến cứu hắn, chắc chắn hắn cũng chỉ có thể trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên", ngủ say ba mươi năm mới có thể đi ra ngoài.

Chuyện kia đã qua, hắn cần gì phải nhắc lại chuyện xưa?

Đúng vậy, "trừng phạt" Lệ sư tỷ thật tốt một chút là được rồi.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Lệ sư tỷ, lần này ta được một vài cơ duyên tạo hóa, muốn chia cho ngươi một chút."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, nàng chướng mắt một vài cơ duyên bình thường.

Nhưng lần này Bùi sư đệ lấy được cơ duyên có liên quan với U Tố mộ.

Trước đó ở Vạn Hủy hải, Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo muốn ra tay với Bùi sư đệ, cũng vì coi trọng phần cơ duyên này.

Trên thực tế, không chỉ Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, Thiên Cơ Tố Chân Thiên, Thái tử Lưu Lam hoàng triều, Kiếm Tử Hàn Ảm Kiếm tông... Thậm chí vị Thánh Nữ Thánh tông như nàng, cũng cảm thấy rất hứng thú với cơ duyên U Tố mộ!

Chỉ có điều...

"Nếu ngươi có thể hấp thu, không cần đưa cho ta." Lệ Liệp Nguyệt nhắc nhở, "Dù là cơ duyên tạo hóa gì, đều càng hoàn chỉnh càng tốt."

"Một khi chia cho những người khác, dù chỉ là một phần nhỏ, giá trị cơ duyên cũng giảm xuống rất nhiều."

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Sư tỷ quá lo lắng. Cơ duyên này này của ta là thêm ra, dù không chia cho sư tỷ, cũng chỉ có thể mặc cho nó tán loạn, lại không dưng lãng phí."

Thêm ra?

Lệ Liệp Nguyệt hơi ngạc nhiên, chợt gật đầu: "Đã vậy, vậy chia cho ta phần thêm ra đi."

U Tố mộ là một trong bốn nơi nguy hiểm của giới này, trong đó cất giấu quá nhiều bí mật.

Thậm chí nội tình của nó còn khó thăm dò hơn chín môn phái lớn.

Đã gặp cơ duyên tạo hóa có liên quan, tất nhiên không thể bỏ qua.

Vừa rồi nàng từ chối là lo lắng phá hỏng tính hoàn chỉnh của cơ duyên, nhưng nếu là thêm ra, đương nhiên không thể không cần.

Chương 982: Sư tỷ, đổi đi (2)

"Sư tỷ, cơ duyên này bị phong ấn ở trong cơ thể ta." Bùi Lăng nghe vậy, lập tức nói, "Muốn chia cho sư tỷ, chỉ có thể thông qua song tu..."

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi, thản nhiên nói: "Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại hành cung."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, cánh tay tự nhiên ôm vòng eo nàng, tiếp tục nói: "Chẳng những cần song tu, hơn nữa trong lúc song tu còn phải thông qua đủ loại thủ đoạn kích thích tiềm năng của nhục thân và hồn phách, mới có thể chuyển di cơ duyên tạo hóa."

Nghe lời này, Lệ Liệp Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, lập tức nhẹ gật đầu: "Ngươi có thể tùy ý làm."

Trong lòng Bùi Lăng mỉm cười tà ác, trên mặt lại nghiêm túc nói: "Sư tỷ, kính xin lập tức cởi áo..."

【 Nơi đây bỏ qua một ổ cứng T. 】

...

Sâu trong Trọng Minh tông.

Trong sơn cốc mây khói lượn lờ, một hồ nước trơn nhẵn như gương yên tĩnh như chết.

Hồ nước này mát lạnh, trong veo thấy đáy nhưng dù là ven hồ hay trong hồ, lại không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái.

Lúc này, mặt hồ bình tĩnh loáng thoáng chiếu rọi ra một tòa độc lâu xây trên núi nhỏ.

Trên đỉnh núi, bóng dáng xinh đẹp quyến rũ ngồi xếp bằng một mình, pháp lực quanh người lưu chuyển muôn hình vạn trạng, đang chuyên tâm tu luyện.

Một khối ngọc bội buộc trên váy sam của nàng đang không ngừng hiện lên ánh sáng nhạt.

Tư Hồng Khuynh Yến không quan tâm chuyện này, chờ sau khi tu luyện kết thúc sửa sang lại váy, lúc này mới tiện tay cầm lấy nó.

Bên trong lập tức truyền ra một giọng nam tử trong trầm thấp lộ ra uy nghi: "Phu nhân, bản tọa muốn biết một chút tình huống của Bùi Lăng mạch chủ Kiêm Tang."

Tư Hồng Khuynh Yến cười nhạt một tiếng, hiện tại người truyền âm cho nàng là gia chủ đương thời của Chẩm Thạch Tô thị, Tô Thiên Nhai.

Lệ thị che giấu Bùi Lăng quá tốt, Tô thị vẫn không nghe ngóng được tin tức gì có giá trị.

Vài ngày trước, chín môn phái lớn tập trung ở Vạn Hủy hải, nàng lại gặp qua Bùi Lăng, bởi vậy Tô thị đã tìm đến chỗ nàng.

"Đây là việc giữa Tô thị các ngươi và Lệ thị." Tư Hồng Khuynh Yến uể oải nói, "Vì sao bản cung phải tham gia trò vui này?"

Tô Thiên Nhai bình tĩnh nói: "Năm ngàn đồng nam đồng nữ thượng phẩm, còn có một vạn cân máu hung thú Thanh Yếu."

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu, giọng điệu cũng nghiêm túc: "Ngươi muốn biết việc gì của Bùi Lăng?"

"Tu vi và thực lực, còn có cơ duyên mà hắn đạt được." Tô Thiên Nhai nói.

Tư Hồng Khuynh Yến nói: "Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ thực lực gần bằng lệnh lang."

"Đương nhiên, trong trận chiến sinh tử, lệnh lang vẫn sẽ thắng."

"Mặc dù Bùi Lăng có Lệ thị ủng hộ, nhưng cũng không phải là huyết mạch Lệ thị, chắc chắn át chủ bài trên người hắn kém xa đích tử ba nhà chúng ta."

"Về phần lần này hắn đạt được cơ duyên nào..."

"Ta không hỏi cho nên không biết."

Nghe đến đó, rõ ràng giọng nói trong Truyền m Phù hơi nghi ngờ hỏi: "Đoạn thời gian trước, kẻ này vẫn chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, hiện tại thật sự đã Kim Đan trung kỳ?"

Tư Hồng Khuynh Yến mỉm cười: "Nể mặt ngươi rất có thành ý, ta có thể cho một nhắc nhở nho nhỏ."

"Bùi Lăng tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】 ."

" 【 Thiền Tức thuật 】 Lệ thị?" Tô Thiên Nhai lập tức giật mình, "Thì ra là thế!"

Lại nói, "Kim Đan trung kỳ có thể gần bằng với Chấn Hòa, nói cách khác hắn kết là Kim Đan nhất phẩm?"

"Đương nhiên!" Tư Hồng Khuynh Yến mỉm cười trêu đùa.

Lúc ấy nàng lấy khí tức chấn nhiếp Bùi Lăng, nếu Bùi Lăng chỉ kết thành Kim Đan nhị phẩm, tất nhiên sẽ bị ép trực tiếp quỳ xuống!

Kim Đan tam phẩm, đối phương lập tức nằm rạp trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được.

Chân Đan tứ phẩm và tứ phẩm trở xuống sẽ bị khí tức của nàng nghiền chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy đối phương có thể đứng yên, chỉ có thể là Kim Đan nhất phẩm mạnh nhất!

Trong Truyền m Phù im lặng một lúc, một lát sau mới nói: "Vậy đa tạ phu nhân."

Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu, chợt nói: "Gần đây tu vi của bản cung có chỗ đột phá, cần dùng đến rất nhiều hài tử trong vòng ba tuổi hoàn hảo không chút tổn hại, không tàn tật không ngu si, để thành trì các nơi sinh dưỡng nhiều hơn, chuẩn bị chọn lựa."

Trong Truyền m Phù truyền tới một câu trả lời ngắn gọn: "Được."

Chợt ánh sáng nhạt trên ngọc bội bị dập tắt.

Triêu Na hành cung.

Thiền điện.

Váy áo rơi đầy đất.

Tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong điện mờ tối, không khí nóng bỏng tràn ngập.

Trên rèm lụa như mây mù, hình bóng lay động đan xen, trên thảm len màu trắng, tóc dài đen nhánh rối tung như gấm, càng làm nổi bật da trắng mặt xinh.

Lệ Liệp Nguyệt khép hơi đôi mắt, chẳng biết từ lúc nào trên khuôn mặt trắng nõn đã hiện lên hai ráng hồng.

Môi anh đào hơi cong, ánh nước nhộn nhạo.

Vòng eo tinh tế thướt tha đang bị đôi cánh tay đè lên trên thảm len, như là con thuyền lênh đênh trên biển, chìm nổi tung bay thoải mái.

Cảm giác sung sướng cực hạn vọt tới như thuỷ triều.

Khiến người ta vô thức muốn đắm chìm trong đó, mãi say không tỉnh.

Nửa ngày sau, trong điện dần trở nên yên ắng.

Chẳng biết từ lúc nào, Lệ Liệp Nguyệt bị ép dựa vào tường điện hơi thở dốc, vừa nhớ lại trải nghiêm vừa nãy, trong lòng vừa ngạc nhiên: "Mệnh cách... Chú lực..."

Chương 983: Ta từ phía sau…

Thánh tông cũng nắm giữ một vài thủ đoạn chỉ tước đoạt mệnh cách người khác.

Nhưng dưới tình huống bình thường, tu sĩ không phải quỷ vật, rất khó tiêu hóa mệnh cách người khác.

Nhiều nhất chỉ là chiếm cứ kinh nghiệm tu luyện và ký ức từ mệnh cách nguyên chủ, nhưng có thể thật sự nắm giữ những thứ này hay không, vẫn phải xem tư chất người đó.

Lần này Bùi sư đệ đạt được cơ duyên U Tố mộ, phải được gọi là tạo hóa.

Những mệnh cách này cực kỳ tinh thuần, hơn nữa đều là mệnh cách vô chủ, quan trọng nhất là có thể bị luyện hóa hoàn mỹ!

Sau khi Hóa Thần, mệnh cách mới thật sự thể hiện ra tầm quan trọng với tu sĩ.

Hóa Thần là cảnh giới trên Nguyên Anh.

Dưới Nguyên Anh, tác dụng của mệnh cách chỉ là tăng trưởng thọ nguyên, toả ra sự sống, nhận một chút tổn thương lúc chắc chắn phải chết, có thể sống sót như kỳ tích...

Ngoài ra, nếu luyện hóa không phải mệnh cách vô chủ, mà là mệnh cách tu sĩ thì có thể kế thừa một phần kinh nghiệm tu hành và ký ức của vị tu sĩ kia.

Nếu luyện hóa hoàn mỹ thì có thể chân chính kế thừa tất cả mệnh cách của nguyên chủ.

Bao gồm cả thiên phú.

Đương nhiên, người trong tông môn lớn, thậm chí một vài tu sĩ có kỳ ngộ đặc biệt có thể che chở mệnh cách, dưới tình huống bình thường dù giết cũng không thể cướp đoạt mệnh cách của hắn ta.

Về phần chú lực...

Thì có thể tăng cường thần hồn!

Lệ Liệp Nguyệt chủ tu hồn đạo, chú lực chính là vật đại bổ với nàng.

Rất không tệ!

Bùi sư đệ lấy được cơ duyên lần này, có thể để nàng sớm đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, chuẩn bị Hóa Thần!

Lúc này, Bùi Lăng nửa chống người lên, thấy đôi mắt Lệ sư tỷ khép hờ, vẻ mặt mang theo say mê, nhân cơ hội nói: "Sư tỷ, xem ra song tu có tác dụng."

"Nhưng chỉ mới chia cho ngươi một chút xíu, chắc là vì quá bảo thủ..."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt mở mắt ra, đưa tay ôm cổ Bùi Lăng nói: "Vậy không dùng cách tu luyện bảo thủ nữa."

Bùi Lăng lập tức nói: "Tốt! Sư tỷ, ngươi dựa vào trên ghế gỗ kia đi, ta dùng dây thừng trói ngươi lại, không cho ngươi tránh thoát, sau đó ta đến từ phía sau ngươi..."

...

Mấy ngày sau.

Sâu trong Trọng Minh tông.

Trên khoảng trời cao cách khá xa sơn cốc của Tư Hồng Khuynh Yến.

Cung khuyết nguy nga lơ lửng giữa không trung, mây sương quẩn quanh như ẩn như hiện, vài ngọn núi cao như cốt long quanh co xoay quanh trong mây mù không ngừng di chuyển, cuốn lên từng cơn sóng mây mù.

Chính điện.

Gạch vàng trải đất, cột trụ đỏ thắm san sát.

Trên thềm son chín mươi chín tầng, đặt một bảo tọa đen nhánh.

Sau bảo tọa là một tòa bình phong mười sáu cánh điêu khắc non sông vạn dặm.

Hai tên thị nữ tóc vàng mắt vàng quần áo đẹp đẽ cầm cây quạt chế tác từ lông đuôi Loan Điểu màu vàng trong tay, cúi đầu đứng đó. Sau tai bọn họ đều lộ ra một đám lông vũ màu vàng, cùng một màu với tóc dài và đôi mắt, rực rỡ xinh đẹp tản ra sóng gợn mạnh mẽ.

Chỉ có điều, lúc này dao động không có chút cảm giác tồn tại nào trong điện.

Cũng vì người ngồi trên bảo tọa là Tông Chủ Trọng Minh tông đương nhiệm!

Khí tức quanh người hắn như đại dương sâu thẳm, tùy ý phun ra nuốt vào lưu chuyển. Khuôn mặt mơ hồ hiện ra thần quang nhìn không rõ, thoạt nhìn chỉ cảm thấy hỗn độn mù mịt, đang chuyên tâm tu luyện.

Dưới thềm son, mấy trăm nữ tử dị tộc xinh đẹp cách ăn mặc khác nhau, đều trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, châu vây thúy quấn, dáng vẻ ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất, nín thở tập trung không dám làm phiền chút nào.

Trong giây lát, Tông Chủ đột nhiên có hành động, chậm rãi thu công, nói: "Dẫn người vào."

Một giao nữ mặt che sa mỏng, làn da như thổi qua là nát ở phía dưới vội vàng đứng lên, lạy một cái mới quyến rũ nói: "Vâng."

Nàng thướt tha rời đi, không lâu sau đã dẫn một tu sĩ cẩm bào tuổi trẻ tuấn tú đi vào bên trong, tu sĩ này là đích tử Tô thị Tô Chấn Hòa!

Tông Chủ hơi nghiêng đầu, rất nhiều thị nữ dị tộc vội vàng khom người hành lễ, sau đó lặng lẽ không có tiếng hơi thở lui ra.

"Tông Chủ." Tô Chấn Hòa đến trước thềm son, rất cung kính quỳ xuống hành lễ.

"Là trong tộc phái ngươi qua đây?" Tông Chủ thản nhiên nhẹ gật đầu, chợt hỏi.

Hắn và Tô Chấn Hòa có xuất thân giống nhau, cũng là đích tử Chẩm Thạch Tô thị.

Nhưng đến cảnh giới bây giờ, gia tộc có thể cho hắn đã càng ngày càng ít.

Ngược lại chỗ cần hắn giúp đỡ càng ngày càng nhiều.

Bởi vậy, mặc dù Tông Chủ là huyết mạch đích hệ của Tô thị nhưng hiện tại người không muốn nhìn thấy nhất lại là tộc nhân Tô thị.

Bởi vì điều này có nghĩa chắc chắn lại có chuyện rắc rối gì đó.

Tô Chấn Hòa cúi đầu nói: "Vâng."

Tông Chủ không ngạc nhiên chút nào, mặc dù Tô Chấn Hòa là chân truyền Thánh tông, đích tử Tô thị nhưng dù là thân phận địa vị hay tu vi, cũng còn không tư cách tới làm phiền mình.

Dám đến tìm hắn, chắc chắn là trong tộc sắp xếp.

Tông Chủ lập tức hỏi: "Chuyện gì?"

Tô Chấn Hòa lấy lại bình tĩnh: "Trong tộc muốn mời Tông Chủ ra tay, giúp đỡ tộc tôn bất tài cướp đoạt vị trí Thánh Tử."

Cướp đoạt vị trí Thánh Tử?

Tông Chủ nhíu mày, tâm niệm vừa động đã liên hệ với tâm phúc của mình, nhanh chóng hiểu rõ tình hình, chợt hừ lạnh một tiếng.

Chương 984: Nhiệm vụ chân truyền (1)

Thế hệ này, trong hậu bối ba nhà, mạnh nhất Cửu A Lệ thị là Lệ Liệp Nguyệt; Tư Hồng Thị không có ai, nâng đỡ một vị Chu Diệu Ly lưu lạc bên ngoài. Hai người này đều tranh đoạt vị trí Thánh Nữ.

Sau khi Tô Chấn Hòa trở thành chân truyền đã không có đối thủ.

Có thể nói vị trí Thánh Tử là vật trong bàn tay.

Nhưng bây giờ một đệ tử xuất thân hàn vi, mới bái nhập Thánh tông mấy năm đã khiến trong lòng đối phương đại loạn như thế, vận dụng lực lượng trong tộc cầu xin đến trước mặt mình!

Hiện tại tu vi của Bùi Lăng kia còn chưa bằng với Tô Chấn Hòa, Tô Chấn Hòa đã sớm tới cầu xin đường đường là Tông Chủ ra tay, có thể thấy được lòng dạ đã mất, tiếp theo còn so cái gì?

Thấy Tông Chủ mãi không mở miệng, Tô Chấn Hòa lại mở miệng dò hỏi: "Tông Chủ, thật ra phu nhân từng gặp mặt Bùi Lăng, nếu lúc ấy nàng ra tay..."

"Ngu xuẩn!" Tông Chủ lập tức lạnh lùng quát lớn, "Việc gì cũng trông cậy vào người khác, Tô thị ta, Thánh tông ta vất vả bồi dưỡng ngươi, rốt cuộc đã bồi dưỡng ra thiên kiêu tuyệt thế chèn ép cùng thế hệ, hay công tử bột không đỡ nổi tường?!"

"Mạnh được yếu thua là đạo lý căn bản để lập tông của Thánh tông ta."

"Ngươi là đích tử Tô thị, thuở nhỏ được coi trọng bồi dưỡng, điểm xuất phát đã cao hơn vô số đồng môn."

"Cho dù như thế vẫn không địch lại Bùi Lăng kia, điều này chỉ có thể nói rõ ngươi quá phế vật, căn bản không phải thiên kiêu chân chính!"

"Thánh Tử lên ngôi cũng giống với Thánh Nữ chính vị, đều cần leo lên Vạn Tộc Huyết Thê trong sự chứng kiến của rất nhiều đồng đạo, mới có thể tiếp nhận truyền thừa đỉnh phong của Thánh tông ta."

"Hôm nay ngươi e ngại Bùi Lăng, ngày mai e ngại Trương Lăng, sau đó e ngại Lý Lăng... Lấy khí thế của Tô thị, tất nhiên đều có thể giải quyết cho ngươi."

"Nhưng Vạn Tộc Huyết Thê thì sao?"

"Người chứng kiến của Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang thì sao?"

"Tô thị cũng có thể để bọn họ ngậm miệng giả vờ mù?"

"Ngươi căn bản không thể lực cầm truyền thừa Thánh Tử, cưỡng ép tranh đoạt vị trí Thánh Tử, ngoại trừ mất mặt xấu hổ còn có ý nghĩa gì?"

Tô Chấn Hòa nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám thở mạnh.

Cho đến khi Tông Chủ quát lớn xong, lúc này mới cẩn thận nói: "Khi còn sống gia mẫu để lại một con Tà Kỳ Cổ Vương trong của hồi môn."

"Từ lúc gia mẫu thành hôn lên, ngày đêm dùng máu tim của người sinh ra vào giờ âm tháng âm năm âm để nuôi nấng Cổ Vương, bây giờ dù là hung uy hay bổ dưỡng đều hơn xa ngày xưa."

"Gia phụ đã đồng ý hiến Cổ Vương này cho Tông Chủ thưởng thức."

Nghe vậy, vẻ mặt Tông Chủ vẫn bình thản, chỉ chậm rãi nói: "Ngoại vật mạnh hơn đều là hư vô. Xét đến cùng vẫn là thực lực bản thân quan trọng nhất."

"Nhanh chóng Ngưng Anh mới là chính đạo."

"Tốt, lui ra đi."

Tô Chấn Hòa cúi đầu nhận mệnh nhưng trong lòng đang khó xử, rốt cuộc Tông Chủ có đồng ý hay không?

Tà Kỳ Cổ Vương vô cùng trân quý, năm đó là vật áp đáy hòm trong của hồi môn của mẫu thân hắn ta. Thậm chí, nếu không phải mẫu thân hắn ta được nhà mẹ đẻ cưng chiều, căn bản không lấy được một con Cổ Vương như thế.

Nếu không phải vị trí Thánh Tử có liên quan trọng đại với mình, dù thế nào Tô Chấn Hòa cũng không nỡ lấy ra.

Chỉ có điều, Tông Chủ để hắn ta lui ra, hắn ta cũng không dám vặn hỏi...

Sau khi hắn ta thấp thỏm rời đi, Tông Chủ truyền âm để Giám Sát điện chủ đến đây một chuyến.

Chẳng mấy chốc, Giám Sát điện chủ mặc áo bào nền đen hoa văn vàng, mái tóc tím buộc ở sau đầu chậm rãi đi vào cung khuyết, đến thềm son hành lễ: "Tông Chủ!"

Tông Chủ khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn ta miễn lễ, tiếp theo nói: "Tu vi của Bùi Lăng mạch chủ Kiêm Tang nội môn đã đến Kim Đan trung kỳ, nếu muốn tranh đoạt vị trí Thánh Tử, hiện tại nên xác nhận nhiệm vụ chân truyền."

"Đương nhiên, nếu Lệ thị không có quyết định kia cũng không sao."

Giám Sát điện chủ lập tức hiểu ý của Tông Chủ, lúc này nói: "Thuộc hạ sẽ nói rõ tình huống với Lệ thị."

Tông Chủ gật đầu, chợt nói: "Nếu Lệ thị muốn để Bùi Lăng nhận lấy nhiệm vụ chân truyền. Vậy để bọn họ chọn một trong ba cái này."

"Cái thứ nhất là một mình chém giết một chân truyền tông phái ngồi ngang vai ngang vế với Thánh tông."

"Thứ hai là tùy ý chọn lựa một chỗ trong bốn khu vực nguy hiểm, sống sót ba ngày."

"Thứ ba là Đát La Trạch xuất hiện một di tích cổ, để hắn tiến đến thăm dò rõ ràng."

"Ba nhiệm vụ này đều không thể dựa vào bất kỳ ngoại lực nào, nếu không coi như nhiệm vụ thất bại."

"Mười năm sau mới có tư cách làm nhiệm vụ xác nhận chân truyền lần thứ hai."

Giám Sát điện chủ nói: "Vâng, thuộc hạ hiểu rõ."

"Ta giao chuyện này cho ngươi đi làm." Tông Chủ nói, "Tốt, đi xuống đi."

Giám Sát điện chủ khom lưng cáo lui, giây lát trong điện chỉ còn một mình Tông Chủ.

Tông Chủ truyền âm gọi những lô đỉnh kia vào một lần nữa, nhìn rất nhiều nữ tử dị tộc trắng trẻo mềm mại như hoa quỳ gối dưới thềm son cẩn thận hầu hạ, trong lòng hơi mỉm cười: Dù Tô Chấn Hòa có vô dụng cũng là tôn tử Tô thị giống mình, huống chi Tà Kỳ Cổ Vương giá trị trân quý, ngay cả hắn cũng cần dùng đến.

Chương 985: Nhiệm vụ chân truyền (2)

Nể mặt chỗ tốt này, lần này sẽ thiên vị một lần.

Đương nhiên, dù sao hắn cũng là Tông Chủ Thánh tông, lấy thân phận của hắn đi đối phó một Kết Đan nho nhỏ cũng quá mất mặt.

Bởi vậy, Tông Chủ hoàn toàn không có ý định tự mình ra mặt làm chuyện này, chỉ tùy tiện sắp xếp ba nhiệm vụ chân truyền trông có vẻ rất bình thường...

...

Triêu Na hành cung.

Cốt Hỏa màu trắng bệch chỉ chọn sáng lên mấy cái, trong cung điện rộng rãi u ám mờ mịt.

Thỉnh thoảng rèm lụa rủ xuống từ đỉnh điện bị tay chân vung vẩy tạo ra cơn gió thổi bay, lúc về vị trí cũ lại chiếu rọi ra hai cái bóng khi thì xếp chồng, khi thì tách ra.

Tiếng thở dốc vang lên trong điện.

Lúc này, giọng nói cẩn thận của Hiểu Nghê đột nhiên vang lên từ ngoài điện: "Chủ nhân, trong tộc có việc gấp..."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt khôi phục một chút tỉnh táo, Hiểu Nghê tới bẩm báo ngay lúc này, chắc chắn là việc rất khẩn cấp.

Chỉ có điều việc có gấp hơn, cũng không quan trọng bằng chuyện hiện tại nàng đang làm.

Thế là nàng lạnh lùng truyền âm: "Để bọn họ chờ ở thiền điện."

Hiểu Nghê lập tức nói: "Vâng!"

Sau đó không làm phiền nữa.

Lại qua tròn một canh giờ, cuối cùng một vòng song tu này hai người mới kết thúc.

Lúc này, trên làn da trắng như tuyết của Lệ Liệp Nguyệt đầy vết đỏ do dây thừng siết qua, những nơi riêng tư cũng bị Bùi Lăng vỗ đến đỏ lên, thoạt nhìn có cảm giác quyến rũ sa đọa xinh đẹp khác với vẻ cao ngạo lạnh lùng ngày thường.

Biết tiếp theo Lệ sư tỷ có việc, trong lòng Bùi Lăng tiếc hận, hắn còn rất nhiều cách chơi học được từ trong trí nhớ của Khang Thiếu Dận vẫn chưa thử.

Nhưng điều này cũng không sao cả.

Dù sao tiếp theo hắn sẽ ở trong tông tu luyện một đoạn thời gian khá dài, không sợ không có cơ hội...

Lệ Liệp Nguyệt ưỡn eo nhỏ nhắn một cái, trong khoảnh khắc tránh thoát trói buộc dày đặc, sau đó nói: "Trong tộc có việc, ngươi và ta cùng nhau đi xem một chút."

Bùi Lăng đồng ý, thế là sau khi hai người bấm niệm pháp quyết tắm rửa, đều lấy ra áo bào từ trong túi trữ vật để thay đổi.

Chốc lát, sau khi thu thập xong, hai người cùng đến thiền điện.

Trong thiền điện, Lệ Hàn Ca cùng một lão giả râu tóc bạc trắng, quần áo đẹp đẽ đeo kiếm, chờ đợi trong sự hầu hạ của U Hồn thị nữ.

Thấy Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng lần lượt đi tới, đều đứng dậy đón.

Thấy lão giả kia, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, lần này người Lệ thị tới lại không phải Lệ Vô Mị, mà là một vị tiền bối xa lạ?

"Thập Thất thúc không cần đa lễ." Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ ngồi xuống, đồng thời bước nhanh đi đến chủ vị ngồi xuống.

Bùi Lăng theo sát phía sau, cũng ngồi xuống chỗ ngồi bên dưới chủ vị.

Lão giả xa lạ kia nhìn Bùi Lăng mỉm cười gật đầu, Bùi Lăng này là hạt giống tranh đoạt vị trí Thánh Tử mà Lệ thị chọn trúng, hiện tại tuổi còn trẻ đã Kim Đan trung kỳ, tốc độ phát triển này không chỉ không làm Lệ thị thất vọng, ngược lại còn nằm ngoài dự đoán của Lệ thị.

Thiên kiêu như thế rất khó không để người Lệ thị nhìn thấy hắn đã cảm thấy tâm trạng vui vẻ.

Nghĩ vậy, lão giả Thập Thất thúc xa lạ cũng không nói thêm lời khách sáo, dù sao đều là người một nhà, không cần lãng phí thời gian, lập tức nói thẳng: "Ngay vừa rồi, Giám Sát điện chủ truyền lời, nói nếu Bùi Lăng muốn tranh đoạt vị trí Thánh Tử, nhất định phải lập tức nhận lấy nhiệm vụ chân truyền."

"Hả?" Lệ Liệp Nguyệt lập tức phát hiện điều không đúng, "Sau khi đệ tử Thánh tông lên Kim Đan, trước khi Nguyên Anh đều có thể nhận nhiệm vụ chân truyền."

"Bây giờ tu vi của Bùi sư đệ chỉ có Kim Đan trung kỳ, còn chưa đến Kim Đan hậu kỳ, vì sao Giám Sát điện chủ thúc giục gấp như vậy?"

Lệ thị Thập Thất thúc mỉm cười nói: "Trong tộc cũng nói như vậy, nhưng Giám Sát điện chủ không chịu nhượng bộ với việc này, thái độ rất kiên quyết... Chắc đây không phải ý của hắn."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt lập tức hiểu được, có thể khiến Giám Sát điện chủ không tiếc đắc tội Lệ thị cũng khăng khăng làm vậy, chắc chắn là Tông Chủ xen vào!

Tông Chủ đương thời xuất thân từ Chẩm Thạch Tô thị, đây cũng là vì tu vi của Bùi sư đệ tăng lên quá nhanh, Tô Chấn Hòa cảm nhận được uy hiếp cực lớn, thậm chí cầu xin đến trước mặt Tông Chủ.

Nghĩ tới đây, hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt cau lại, lạnh lùng hỏi: "Giám Sát điện chủ chỉ thúc giục Bùi sư đệ nhận nhiệm vụ chân truyền? Có giới hạn Bùi sư đệ đi chấp hành nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm không?"

"Ngược lại nhiệm vụ vẫn giống nhiệm vụ chân truyền trước kia." Thập Thất thúc Lệ thị lắc đầu nói, "Nhưng chỉ sợ Tô thị mượn cơ hội ra tay."

Lệ Liệp Nguyệt lập tức yên lòng, chỉ cần bản thân nhiệm vụ không có vấn đề, vậy có nghĩa mặc dù Tông Chủ nhúng tay nhưng mức độ cũng có hạn, không đến mức tự mình xuất hiện.

Dù bên Tô thị kia có hành động gì, Lệ thị cũng không bỏ mặc.

Nghĩ đến đây, nàng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Xin hỏi tiền bối, Giám Sát điện chủ sắp xếp nhiệm vụ gì?"

"Ba nhiệm vụ, tùy ý chọn một." Thập Thất thúc Lệ thị vuốt ve chòm râu dài dưới cằm, chậm rãi nói, "Thứ nhất là một mình chém giết một chân truyền tông phái khác, tông môn của hắn nhất định phải ngồi ngang vai ngang vế với Thánh tông ta.”

Chương 986: Ngõ hẹp gặp nhau

“Thứ hai, tùy ý chọn lựa một chỗ trong bốn khu vực nguy hiểm, sống sót ba ngày. Thứ ba, là Đát La Trạch xuất hiện một di tích cổ, đến di tích cổ thăm dò."

Nghe vậy, Bùi Lăng chỉ hơi do dự đã nói: "Ta chọn cái thứ ba, thăm dò di tích cổ."

Trong ba nhiệm vụ này, nghĩ cũng biết chắc chắn đều không đơn giản.

Dù sao mục đích sắp xếp như vậy là để Bùi Lăng không thể thông qua.

Cái thứ nhất là chém giết chân truyền, với thực lực hiện tại của Bùi Lăng, dưới tình huống lấy ra hết át chủ bài, với cấp độ như Khang Thiếu Dận chắc không có vấn đề gì.

Nhưng nghĩ cũng biết, Tô Chấn Hòa đã cầu xin đến trước mặt Tông Chủ, chắc chắn không chỉ đến đây.

Trong năm phái chính đạo còn có lòng yêu quý phàm nhân không liên quan, sao có thể không để ý đệ tử tông môn của mình?

Càng không nói đến, chân truyền đệ tử có tư cách kế thừa truyền thừa chân chính của một tông!

Nếu Bùi Lăng lựa chọn nhiệm vụ này, chỉ sợ đến lúc đó thứ chờ đợi hắn là một vị tu sĩ cấp cao nào đó mai phục, đến lúc đó hắn còn không dùng được cả Hư Thiên giới chủng.

Nhiệm vụ này trông thì đơn giản, lại giấu giếm sát cơ, nguy hiểm quá lớn.

Còn đến khu vực nguy hiểm để mạo hiểm, không hề nghi ngờ gì, đây chắc chắn là cái nguy hiểm nhất trong ba nhiệm vụ.

Lần trước cơ duyên Thiên Ngoại đảo chỉ có liên quan đến U Tố mộ, căn bản không phải U Tố mộ đã khiến hắn dùng mất một mạng.

Về sau U Tố mộ thật sự hiện thế, ngay cả loại cấp bậc Thánh Nữ như Lệ sư tỷ cũng phải lập tức chạy trốn giữ mạng.

Nếu hắn thật sự đến khu vực nguy hiểm, chẳng phải chỉ có thể truyền vào "Tiểu Tự Tại Thiên" đi cẩu sao?

Chỉ có nhiệm vụ thăm dò di tích cổ này, mặc dù di tích cổ kia chắc chắn cũng không phải đất lành, so sánh ra lại ổn thỏa hơn nhiều.

Ít nhất trong tình huống bình thường, nguy hiểm trong di tích cổ cũng không đặc biệt nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Nếu thật sự không được, đủ loại át chủ bài trong tay hắn cũng có thể phát huy công dụng.

Thập Thất thúc Lệ thị nghe vậy khẽ gật đầu, nói: "Vậy ngươi đi xuống chuẩn bị trước, phải xuất phát trong vòng ba ngày."

Bùi Lăng nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt, thấy nàng gật đầu đồng ý, lúc này mới đứng dậy: "Vâng."

Đưa mắt nhìn Bùi Lăng rời đi, Lệ Liệp Nguyệt nhìn sang Thập Thất thúc: "Còn có chuyện gì?"

"Hiện tại thực lực chân chính của Bùi Lăng như thế nào?" Thập Thất thúc trầm giọng hỏi.

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên nói: "Với thực lực của Bùi sư đệ, tuyệt đối không có chuyện không qua được cả nhiệm vụ chân truyền."

Thập Thất thúc lắc đầu, nói: "Lần này Tông Chủ sắp xếp nhiệm vụ chân truyền, trong tộc không thấy có vấn đề gì."

"Nhưng luôn cảm thấy tình huống hơi không đúng."

"Hơn nữa nhiệm vụ chân truyền không cho phép dựa vào lực lượng bên ngoài."

"Cho nên hiện tại, thực lực của Bùi Lăng rất quan trọng."

Lệ Liệp Nguyệt hơi nhíu mày, chợt nói: "Bùi sư đệ có thể sống sót từ trong tay Kiều Từ Quang, hơn nữa hắn đã vượt qua Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh."

Nghe vậy, Thập Thất thúc khẽ giật mình, lại nhân tiện nói: "Vậy không thành vấn đề."

...

Lúc này, Bùi Lăng biết nhất định Lệ thị tiền bối có chuyện muốn nói riêng với Lệ sư tỷ, bởi vì không biết lúc nào bọn họ mới có thể nói xong, dứt khoát rời khỏi hành cung trước một bước, dự định về động phủ chuẩn bị một chút.

Nội môn, trên các ngọn núi, một cái kiệu bồng bềnh bay đi.

Trong kiệu, Bùi Lăng ngồi nghiêm chỉnh đang nghĩ những thứ cần có khi đi thăm dò di tích cổ, cùng những nơi cần phải chú ý.

Bỗng nhiên, tâm niệm hắn vừa động, bấm niệm pháp quyết ngừng kiệu.

Rèm châu rủ xuống ngay phía trước không gió từ từ cuốn lên, để lộ ra tu sĩ trẻ tuổi đạp không mà đứng cách đó không xa.

Khuôn mặt hắn ta tuấn lãng, quần áo đẹp đẽ, bên hông treo một miếng ngọc xinh đẹp khắc chữ "Tô" cổ xưa, lại là Tô Chấn Hòa.

Thấy đối phương ngăn cản đường đi của mình, Bùi Lăng nhướn mày, chưa mở miệng, Tô Chấn Hòa đã cười khẽ, nói: "Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ."

"Tô sư huynh, tìm ta có việc?" Bùi Lăng lạnh nhạt hỏi.

Từ lúc hắn còn chưa Trúc Cơ, Tô Chấn Hòa đã ra tay với hắn, là một trong những kẻ cầm đầu khiến Lộc Tuyền thành bị hủy diệt.

Lý do đối phương làm như thế, chỉ vì nghi ngờ Bùi Lăng có thể uy hiếp vị trí Thánh Tử mà hắn ta đã coi là vật trong túi quyết định ra tay trước chiếm lợi.

Hiện tại, Bùi Lăng thật sự muốn tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Tô Chấn Hòa.

Có thể nói, giữa hai người bọn họ đã xung khắc như nước với lửa, căn bản không tồn tại khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa.

Nếu là lúc trước, Bùi Lăng không đủ tu vi, có lẽ còn muốn tránh đối phương một chút.

Nhưng bây giờ, hắn đã là Kim Đan trung kỳ, chỉ thấp hơn đối phương một cảnh giới nhỏ.

Hơn nữa theo hắn hiểu rõ, lúc Tô Chấn Hòa Trúc Cơ đã xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ song kiếp, cũng chỉ kết Kim Đan nhị phẩm, căn cơ kém hơn mình một bậc.

Bởi vậy, nếu giờ giao phong chính diện, Bùi Lăng tuyệt đối không sợ đối phương.

Tô Chấn Hòa quan sát tỉ mỉ Bùi Lăng trước mặt, thấy khí tức của hắn hùng hậu ngưng thực, thậm chí lúc này bị thần niệm của đối phương khóa chặt, lại khiến một chân truyền có danh tiếng lâu năm như hắn ta mơ hồ cảm thấy một loại nguy hiểm, không khỏi cảm thấy nặng nề.

Chương 987: Việc cần gấp (1)

Tốc độ tiến bộ của tiểu tử này nhanh như vậy, vì sao căn cơ còn vững chắc như này?

Nghĩ tới đây, Tô Chấn Hòa vừa cười vừa nói: "Bùi sư đệ, lúc trước ngươi và ta có chút hiểu lầm. Nhưng tất cả mọi người là đệ tử Thánh tông, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết."

"Ta có một đường muội vẻ ngoài xinh đẹp, thiên tư xuất chúng, bây giờ còn là một trong mạch chủ thượng tam mạch nội môn, là nữ hài tử xuất sắc nhất trong thế hệ này của Tô thị ta."

"Nếu sư đệ bằng lòng, ta nguyện làm chủ, gả nàng cho sư đệ làm thê tử."

"Việc sư đệ cần làm, chỉ là từ bỏ nhiệm vụ chân truyền thì như thế nào?"

Bùi Lăng lắc đầu, không chậm trễ chút nào nói: "Ta đã nhận nhiệm vụ. Nếu Tô sư huynh e sợ, có thể chủ động từ bỏ vị trí Thánh Tử."

Hắn không cho Tô Chấn Hòa chút mặt mũi nào, dù sao chỉ dựa vào việc Lộc Tuyền thành, Tô Chấn Hòa bằng lòng bắt tay giảng hòa, hắn cũng không bằng lòng.

Huống chi, bây giờ bàn về căn cơ, hắn cao hơn Tô Chấn Hòa; bàn về tu vi, cũng không khác nhau lắm; bàn về chỗ dựa, Tô Chấn Hòa là đích tử Tô thị, hắn cũng có Lệ thị làm chỗ dựa.

Ma môn coi trọng mạnh được yếu thua, để lại đường sống cho kẻ địch sẽ không coi là được dạy dỗ tốt, chỉ bị coi là mềm yếu.

Cho nên, thái độ càng cứng rắn càng tốt!

Vậy đã tiến thêm một bước chèn ép đạo tâm của Tô Chấn Hòa, cũng cho những người ủng hộ mình thêm chút lòng tin!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã chuẩn bị sẵn sẽ ra tay bất cứ lúc nào.

Thấy Bùi Lăng từ chối thỏa hiệp, Tô Chấn Hòa cười lạnh một tiếng, nói: "Với uy phong hiện tại của Bùi sư đệ, đừng để đến lúc đó, ngay cả nhiệm vụ chân truyền cũng không thể hoàn thành."

Giọng Bùi Lăng bình thản nói: "Tô sư huynh cũng có thể làm được việc này, sao sư đệ lại thất bại?"

"Nói vậy, sư đệ tự cho là có thể đánh đồng với vi huynh?" Tô Chấn Hòa cười ha ha một tiếng, cao ngạo chắp tay, "Ta là huyết mạch đích hệ Tô thị, ngươi chỉ là kẻ chợt giàu lên từ một gia đình nghèo khó ở nơi hoang vắng, cũng xứng ngồi ngang vai ngang vế với ta?"

"Thôi, côn trùng không biết nói năng, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ta và ngươi lại rửa mắt mà đợi."

Nói xong, hắn ta cười to một trận, chợt nghênh ngang rời đi.

Trong kiệu, Bùi Lăng cau mày.

Chắc chắn Tô thị sẽ ra tay với hắn trong nhiệm vụ chân truyền lần này!

Thế nhưng, nếu bây giờ hắn xảy ra chuyện, bỏ lỡ cơ hội với vị trí Thánh Tử, người tổn thất lớn nhất không phải mình, mà là Cửu A Lệ thị.

Bởi vậy Cửu A Lệ thị tuyệt đối không ngồi nhìn Chẩm Thạch Tô thị đứng ngoài ra tay, tất nhiên sẽ ngăn cản Tô thị cho hắn.

Nghĩ đến đây, tâm niệm Bùi Lăng vừa động, rèm châu lại rủ xuống, kiệu tiếp tục đi về phía trước.

Một lát sau, hắn trở lại động phủ Thúy Lỗi sơn.

Hiện tại chính đường động phủ đang có vài đệ tử ra vào, có người đến giao nộp một vài nhiệm vụ do mạch chủ ban bố, có người đến thỉnh giáo vấn đề tu luyện, còn có người xảy ra tranh chấp với đồng môn, hy vọng mạch chủ đứng ra chủ trì công đạo... Ngọc Tuyết Chiếu thoải mái ngụy trang thành Bùi Lăng, xử lý cũng có dáng vẻ.

Bùi Lăng che giấu thân hình đứng ở chỗ tối quan sát hồi lâu, cũng không thấy nó làm loạn, không nhịn được khẽ gật đầu.

Sau đó, hắn lặng yên không tiếng động tiến vào chỗ sâu trong động phủ, sau khi đến phòng tu luyện mới bấm niệm pháp quyết gọi Tiểu Từ đến, hỏi: "Gần đây tình hình trong tông như thế nào? Một mạch Kiêm Tang có xảy ra chuyện lớn gì không?"

Tiểu Từ uốn gối, chợt nói: "Hồi bẩm chủ nhân, gần đây tất cả như thường. Chỉ là sản lượng ở Bác La sơn mạch nhiều gấp đôi trước kia."

"Nghe nói sau khi mạch chủ cũ Trịnh Kinh Sơn đến Bác La sơn mạch, lập tức ngựa không ngừng vó bắt đầu chỉ huy đào mỏ, hơn nữa cũng tự mình ra tay làm gương tốt, mỗi ngày không đào đủ số lượng khoáng thạch tương đương, sẽ không ăn không uống không nghỉ ngơi, đến mức giám sát trên mỏ, thợ mỏ, không ai dám lười biếng..."

"Còn có Ngọc Tuyết Chiếu đã chuẩn bị hóa hình, đang phái người chọn lựa địa điểm thích hợp."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Tiến độ bên Kim Tố Miên như thế nào?"

Tiểu Từ nói: "Kim Tố Miên đã đi tìm Thân trưởng lão nhiều lần, hiện tại đã có thể ổn định luyện chế ra U Tịch Trấn Mệnh Đan trung phẩm, trong lúc đó còn lấy bản thân để kiểm tra mấy lần. Liên quan tới giải độc đan, hình như bây giờ đã có một vài mạch suy nghĩ."

Dùng bản thân để thử?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng Kim Tố Miên còn si mê đan đạo hơn hắn tưởng tượng.

Nhưng lấy thân thử độc vẫn quá mạo hiểm.

Nếu đối phương sơ sẩy làm mình trúng độc chết, mặc kệ là đối với hắn, hay đối với Kim gia đều là một loại tổn thất khó mà bù đắp.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức ghi nhớ lại chuyện này, nói tiếp: "Ngươi đã ở cạnh ta một đoạn thời gian. Bây giờ tu vi vẫn chỉ là Luyện Khí tầng chín, cũng quá thấp."

"Đúng lúc trong cơ duyên mà ta thu hoạch lần này là đại bổ với quỷ vật, vậy đưa cho ngươi một chút."

Nói xong, không chờ Tiểu Từ đồng ý, hắn lập tức duỗi ngón điểm vào mi tâm nàng từ xa.

Ngay sau đó, điều khiển mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể, chuyển di vào trong cơ thể Tiểu Từ.

Chương 988: Việc cần gấp (2)

Trước đó hệ thống điều khiển hắn chuyển di mệnh cách và chú lực trong cơ thể cho nữ thi Mạc Lễ Lan và Kiều Từ Quang, đều thông qua cách thân mật hơn mới có thể tiến hành.

Nhưng sau khi Bùi Lăng kế thừa truyền thừa của "Chú", đạt được rất nhiều kiến thức và cách sử dụng liên quan tới mệnh cách và chú lực, dù bây giờ không cần hệ thống cũng có thể thông qua 【 Ngự Quỷ thuật 】 , chuyển di mệnh cách và chú lực thừa ra vào trong cơ thể Tiểu Từ.

Tiểu Từ đứng thẳng bất động tại chỗ, khí tức quanh người tăng vọt, hình thể của nàng không ngừng ngưng thực, cứ như đang chuyển biến thành thực chất.

Chỉ chốc lát sau, tu vi của nàng đã trực tiếp đột phá đến Trúc Cơ, nhưng hồn thể vẫn đang điên cuồng hấp thu mệnh cách và chú lực do Bùi Lăng truyền đến.

Lại sau một lúc lâu, khí tức của Tiểu Từ đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ, khuôn mặt không còn bình tĩnh dịu dàng như vừa rồi, mà dần trở nên dữ tợn.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức biết Tiểu Từ đã sắp đạt tới cực hạn có thể chịu đựng, lúc này hắn thu tay lại, sau đó phân phó: "Lui ra đi."

Tiểu Từ cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có bành trướng trong cơ thể mình, dù là động tác nhẹ nhàng nắm tay một cái, uy năng, thực lực cũng cách biệt một trời với lúc trước, trong lòng nàng vui vẻ, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Đa tạ chủ nhân."

Nói xong nàng rất cung kính lui ra.

Chờ Tiểu Từ rời đi, Bùi Lăng suy nghĩ một chút lại đứng dậy đi đến phòng luyện đan.

Đến cửa phòng luyện đan, hắn không trực tiếp đi vào bên trong mà trước tiên dùng thần niệm dò xét một phen, kiên nhẫn đợi khoảng một nén nhang mới đẩy cửa vào.

Vừa đi vào, đập vào mặt là một luồng đan hương nồng đậm.

Toàn bộ phòng luyện đan, lúc này ném đủ loại dược liệu, bình thuốc và ngọc giản.

Chính giữa, trong Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên đan lô đang chầm chậm kiềm chế đan hỏa, bên cạnh lò luyện đan, Kim Tố Miên tóc tai bù xù, áo bào màu xanh nhạt đã phủ một lớp bụi bẩn thỉu.

Trên hai gò má trắng nõn non mềm của nàng, đông một miếng tây một miếng, dính rất nhiều vết bẩn xám đen.

Phát hiện có người đi vào, lập tức Kim Tố Miên lộ ra vẻ không vui nhưng vừa thấy người đi vào là Bùi Lăng, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ nói: "Mạch chủ."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó cũng chỉ một cái vào mi tâm của nàng...

Một lát sau, tu vi của Kim Tố Miên tăng tới Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong, lực lượng mà nhục thân có thể gánh chịu đã đạt đến cực hạn. Bùi Lăng lập tức thu tay lại, để đối phương luyện hóa thật tốt, tiếp theo lại truyền âm ra lệnh Ngọc Tuyết Chiếu đến đây.

Sau khi thành công tăng tu vi của Ngọc Tuyết Chiếu lên tới Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, Bùi Lăng lại quay về phòng tu luyện.

"Nhất định phải toàn lực ứng phó nhiệm vụ chân truyền!" Hắn suy nghĩ, "Mặc dù 【 Đố Nang Tỏa 】 có thể phong ấn mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể ta, nhưng một khi dốc hết sức ra tay, phong ấn biến mất, thứ chờ đợi ta là sự phản phệ..."

"Nhất định phải chuyển toàn bộ mệnh cách và chú lực còn lại ra ngoài thân thể trước khi lên đường!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, tu vi của Tiểu Từ, Kim Tố Miên còn có Ngọc Tuyết Chiếu đều quá thấp.

Nhục thân căn bản không chịu được bao nhiêu mệnh cách và chú lực.

Vừa rồi hắn đã tăng tu vi cho ba người này một chút, nhưng mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể căn bản không giảm xuống bao nhiêu.

Tính ra, trong mấy ngày nay, Lệ Liệp Nguyệt vẫn song tu với hắn, được chia nhiều mệnh cách và chú lực nhất, sau đó là pháp bảo bản mệnh Cửu Phách Đao, tiếp theo là Kiều Từ Quang, thi thể Mạc Lễ Lan...

Chỉ có điều, Tang mưu đồ mấy ngàn năm, góp nhặt mệnh cách và chú lực thật sự quá khổng lồ, dù tiếp theo tiếp tục song tu với Lệ sư tỷ, chỉ sợ cũng khó giải quyết vấn đề này.

Nếu dùng hệ thống tu luyện ngược lại cũng có thể, nhưng nếu nhục thân của Lệ sư tỷ cũng không dung nạp được nhiều mệnh cách và chú lực như vậy, hệ thống lại tìm một bộ "vật chứa" cho hắn ngay trước mặt Lệ sư tỷ thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, hiện tại cách nhanh nhất là gửi toàn bộ mệnh cách và chú lực dư thừa vào rất nhiều pháp bảo.

Cửu Phách Đao có thể hấp thu mệnh cách và chú lực của hắn, chắc chắn những pháp bảo khác cũng không có vấn đề gì.

Thế là, Bùi Lăng lập tức lấy ra 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 ...

Tròn thời gian ba ngày, Bùi Lăng vẫn đợi ở trong phòng tu luyện, hắn đổ đầy mệnh cách và chú lực vào tất cả pháp bảo trên người.

Thậm chí cuối cùng vì pháp bảo không đủ, hắn còn thông qua tạo nghệ đúc khí của Khang Thiếu Dận để thiết kế mấy phần bản vẽ đúc khí, dùng hệ thống nhanh chóng rèn đúc một đống lớn đồ vật, dùng để chia sẻ mệnh cách và chú lực cực lớn đến không thể hấp thu hết trong cơ thể.

Kết thúc kỳ hạn ba ngày, Bùi Lăng đi ra từ phòng tu luyện.

Mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể hắn đã bị chuyển di toàn bộ.

Lúc này, thực lực của hắn không còn gánh nặng, có thể nói đã ở đỉnh phong chân chính.

Mới vừa rời khỏi phòng tu luyện, Tiểu Từ đã xuất hiện ở trước mặt, uốn gối bẩm báo: "Chủ nhân, người Lệ thị tới, đang đợi ở chính đường."

Chương 989: Ba tộc chứng kiến (1)

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động đã xuất hiện bên ngoài chính đường động phủ, nhanh chân đi vào đã thấy Thập Thất thúc Lệ thị râu tóc bạc trắng ngồi dưới đường, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn tiến lên hành lễ: "Tiền bối đợi lâu."

Thập Thất thúc Lệ thị mở mắt ra tùy ý nhìn hắn một cái, lập tức phát hiện lúc này tinh thần Bùi Lăng phấn chấn, khí cơ bừng bừng phấn chấn, khí tức lưu chuyển quanh người càng trơn mượt trôi chảy hơn ba ngày trước đó, không nhịn được khen ngợi: "Xem ra trong ba ngày ít ỏi này, tu vi của ngươi lại có tăng trưởng."

"Rất tốt!"

"Đây mới là thiên kiêu chân chính nên bồi dưỡng của Thánh tông ta!"

"Tiền bối nói quá lời." Bùi Lăng khiêm tốn nói, "Nếu không có Lệ thị che chở, đâu có vãn bối ngày hôm nay?"

Thập Thất thúc Lệ thị khẽ gật đầu, chợt nghiêm mặt nói: "Chân truyền đệ tử liên quan đến căn cơ Thánh tông. Tông Chủ cùng rất nhiều Thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm, Lệ thị ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay."

"Cho nên đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngươi tự thăm dò tình huống cụ thể của di tích cổ Đát La Trạch."

"Nhưng ngươi chỉ cần chuyên tâm giải quyết nhiệm vụ, không cần lo lắng Tô thị âm thầm ra tay."

"Mặc dù Lệ thị ta không thể chủ động xen vào nhiệm vụ chân truyền, Tô thị bọn họ cũng có hạn chế."

"Nếu Tô thị không tuân thủ quy củ, vậy Lệ thị ta cũng có lý do mời trưởng bối ra mặt."

"Đến lúc đó dù Tông Chủ trách tội xuống, cũng không ảnh hưởng đến vị trí chân truyền này của ngươi."

Nghe đến đây, Bùi Lăng lập tức yên lòng, ý của Lệ thị rất rõ ràng, Tô thị không ra tay còn được! Một khi ra tay, Lệ thị cũng sẽ ra tay.

Hơn nữa biết đâu còn trực tiếp giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ.

Đến lúc đó, Tô thị không chỉ không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngay cả Tông Chủ cũng không thể làm gì.

Thế là, Bùi Lăng lập tức gật đầu: "Đệ tử hiểu rõ!"

Thập Thất thúc Lệ thị gật đầu nói: "Thời gian gần đến rồi, bây giờ đi Giám Sát điện nhận nhiệm vụ chân truyền."

Bùi Lăng đồng ý, theo hắn ta rời khỏi động phủ Thúy Lỗi sơn.

...

Cổ Uyên.

Một cột sương mù xông thẳng lên trời, ầm vang đứng thẳng.

Toàn thân hắn ta là sương mù đen ngưng tụ mà thành, âm trầm quỷ quyệt, hàm chứa sát khí, lúc bừng bừng khiến mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cũng trở nên mông lung ảm đạm.

Bên cạnh vực sâu là một khu vực trống rỗng rộng lớn.

Cây khô hình dạng vặn vẹo như yêu quỷ, đứng sừng sững nơi gần nơi xa.

Rất nhiều con quạ mắt đỏ cánh xanh nghỉ lại đầu cành, yên lặng nhìn chăm chú tất cả sinh linh đi ngang qua.

Ánh mặt trời u ám chiếu xuống lại càng lành lạnh.

Trong rừng cây khô tĩnh mịch hoang vu như tận thế, có một tòa kiến trúc toàn thân đen nhánh nguy nga.

Trước tòa kiến trúc đó là một quảng trường gạch lát màu đen.

Đứng trên quảng trường ngẩng đầu nhìn lại, trên bậc thang dài treo cao tấm biển vàng, vết ba chữ "Giám Sát điện" bằng vân triện cổ xưa.

Bùi Lăng đi theo sau lưng Thập Thất thúc Lệ thị, trong chớp mắt bước vào bậc thềm trước điện lập tức cảm giác được, trong bảng hiệu cũng truyền đến một luồng dao động cường đại đảo qua toàn thân hắn giống lần trước.

Mặc dù tu vi đã cao hơn rất nhiều nhưng lúc này Bùi Lăng vẫn cảm thấy lông tóc lập tức dựng đứng, có cảm giác nguy cơ sẽ hoàn toàn bị nhìn thấu.

Cũng may, Thập Thất thúc Lệ thị nhanh chóng ra tay che chở, ngăn lại luồng lực lượng kia.

Hai người đi vào trong điện, lập tức được dẫn đến một căn phòng khách.

Trong phòng khách đã có một tu sĩ áo bào đen mắt tím, khí chất nho nhã chắp hai tay sau lưng, đang đứng trước cửa sổ quan sát Cổ Uyên ở ngoài cửa sổ.

Nghe được tiếng động lập tức xoay người lại, hắn ta mi dài mắt phượng, dáng người cao lớn thoạt nhìn hơi tao nhã vô hại, duy nhất hai tròng mắt màu tím có ánh sáng trong vắt, yêu dị quỷ quyệt, đó là Giám Sát điện chủ.

"Vô Định, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Giám Sát điện chủ khẽ gật đầu thăm hỏi, chợt nói chuyện với Thập Thất thúc Lệ thị, "Nghe nói gần đây Vô Mị đi Phệ Hồn quật? Đây là vì sao?"

Thập Thất thúc Lệ thị cũng chính là Lệ Vô Định chậm rãi đáp: "Làm phiền điện chủ nhớ thương, Thập Ngũ huynh tu luyện có chút cảm ngộ, hoàn cảnh đặc thù ở Phệ Hồn quật có trợ giúp cho hắn rèn luyện."

Hai người trò chuyện vài câu, Giám Sát điện chủ mới nhìn về phía Bùi Lăng, không che giấu sự khen ngợi: "Thi Đấu Ngoại Môn như mới diễn ra ngày hôm qua, không ngờ thời gian ngắn như vậy gặp lại lần nữa ngươi đã là Kim Đan trung kỳ."

"Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cũng cực kỳ hiếm thấy trong các đời hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn."

"Danh tiếng thiên kiêu, danh xứng với thực!"

Bùi Lăng nói: "Điện chủ quá khen, Thánh tông có rất nhiều thiên kiêu, đệ tử vẫn cần cố gắng."

Giám Sát điện chủ gật đầu nói: "Mặc dù ngoài Kim Đan kỳ đã coi như có chút thành tựu, nhưng lấy tư chất của ngươi cũng chỉ mới bắt đầu, thật sự không thể lười biếng như vậy."

Nói xong, tâm niệm hắn ta vừa động, lấy ra ba phần khế sách ra hiệu Bùi Lăng, "Chắc hẳn Vô Định đã nói với ngươi về ba nhiệm vụ này, muốn nhận cái nào thì ký khế sách."

Bùi Lăng lập tức nói: "Đệ tử muốn chọn nhiệm vụ thăm dò di tích cổ."

Chương 990: Ba tộc chứng kiến (2)

Giám Sát điện chủ gật đầu, chợt thu hồi hai phần khế sách, ngay sau đó phần khế sách thứ ba bay lên từ trong tay hắn ta, lơ lửng giữa không trung, chầm chậm mở ra.

Chỉ thấy không biết trên khế sách này được chế từ loại da gì, khắc rất nhiều vân triện.

"Trước tiên các ngươi có thể kiểm tra một chút, không có vấn đề thì có thể ký." Giám Sát điện chủ nhắc nhở.

Lệ Vô Định và Bùi Lăng gật đầu đồng ý, tiếp theo lập tức bắt đầu cẩn thận kiểm tra.

Bùi Lăng nhìn một lát, phát hiện nội dung của phần khế sách này chủ yếu là đủ loại hạn chế trong nhiệm vụ lần này: Không được giở trò dối trá, không được dựa vào lực lượng bên ngoài của gia tộc, không được sử dụng át chủ bài vượt xa tu vi bản thân, không được sử dụng bí pháp phụ thể của tu sĩ cấp cao...

Quy củ rất nhiều nhưng có thể dùng một câu khái quát: Chỉ có thể sử dụng lực lượng đúng với mình nắm giữ!

Lúc này, Lệ Vô Định đã xem hết toàn bộ trước một bước, truyền âm cho Bùi Lăng: "Khế sách không có vấn đề, có thể ký."

Không lâu sau, Bùi Lăng xem hết cũng không phát hiện vấn đề gì, hắn nhẹ gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của Giám Sát điện chủ để ép ra một giọt tinh huyết cùng khí tức của mình đánh lạc ấn vào khế sách.

Chẳng mấy chốc trên khế sách xuất hiện một vòng dao động, cái bóng của Bùi Lăng hư ảo lóe lên một cái rồi biến mất, cả bộ khế sách lập tức chảy ra từng tầng vết máu, khi bị vết máu bao phủ toàn bộ, không gian truyền đến một cơn chấn động, khế sách biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!

"Dựa theo quy củ, khế sách nhiệm vụ chân truyền sẽ chỗ nội điện của tổ sư, do pháp bảo trấn tông trấn áp khí vận mệnh cách." Dường như nhận ra nghi ngờ của Bùi Lăng, Giám Sát điện chủ giải thích, "Làm vậy cũng là đề phòng trong quá trình đệ tử làm nhiệm vụ, bị người ta lấy thủ đoạn quỷ quái mưu hại."

"Còn có, khế sách đã ký, trong vòng mười năm không thể đổi nhiệm vụ chân truyền."

Bùi Lăng gật đầu: "Đệ tử hiểu rõ."

Ngay sau đó, Giám Sát điện chủ lại lấy ra hai thứ nữa, một cái ngọc giản cùng một con mắt như vừa khoét ra.

"Trong ngọc giản này ghi lại một vài tình huống nhiệm vụ lần này, cùng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể." Điện chủ nói, "Về phần hạt châu này, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải luôn mang ở trên người, không được để vào bất kỳ dụng cụ trữ vật gì."

"Chú ý: Nếu hạt châu rơi mất, cũng coi như nhiệm vụ thất bại."

Bùi Lăng gật đầu tiếp nhận ngọc giản và con mắt, sau đó nhìn Lệ Vô Định thấy hắn ta không có nhắc nhở có gì không ổn, tiện tay nhét hạt châu vào trong tay áo, sau đó bắt đầu xem xét ngọc giản.

Nội dung ghi lại trong ngọc giản rất đơn giản.

Một là vị trí nhiệm vụ cụ thể, Đát La Trạch cách Trọng Minh tông rất xa xôi, dù một đường truyền tống đến đó cũng phải tốn ít nhất hơn nửa tháng.

Hai là nội dung nhiệm vụ.

Ít nhất phải thu hoạch một món bảo vật trong di tích cổ Đát La Trạch.

Không giới hạn chủng loại công dụng bảo vật, chỉ cần có thể để hạt châu sáng lên, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Xem hết ngọc giản, Bùi Lăng thu hồi nó, sau đó hỏi: "Có thời hạn nhiệm vụ không?"

Giám Sát điện chủ mỉm cười nói: "Từ giờ trở đi, làm nhiệm vụ trong vòng mười năm."

"Nhưng ngươi nhất định phải chạy tới Đát La Trạch trong vòng một tháng."

Thấy Bùi Lăng gật đầu đồng ý, điện chủ chuyển sang Lệ Vô Định, nghiêm mặt nói, "Đối tượng chân truyền liên quan đến căn cơ Thánh tông ta, không thể đùa giỡn!"

"Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, Lệ thị không được tiến hành bất kỳ hình thức xen vào và quấy nhiễu gì."

"Nếu không xem như vi phạm môn quy, nhất định bị phạt nặng."

"Hơn nữa trong vòng mười năm, Bùi Lăng cũng tốt, con cháu Lệ thị cũng được đều không được nhận nhiệm vụ chân truyền nữa."

Lệ Vô Định lạnh nhạt nói: "Lệ thị ta ghi nhớ môn quy Thánh tông trong lòng, đương nhiên sẽ không vi phạm. Cũng hy vọng Giám Sát điện chủ có thể đối xử công bằng, đừng mở một con đường cho những người khác."

"Đây là tất nhiên." Giám Sát điện chủ bình tĩnh nói, "Tốt, lời nên nhắn nhủ đã nhắn nhủ, nếu không có chuyện gì khác, Bùi Lăng, ngươi có thể xuất phát."

Đưa mắt nhìn Bùi Lăng rời đi, Giám Sát điện chủ đi vào sâu trong Giám Sát điện, Lệ Vô Định theo sát phía sau.

Chẳng mấy chóc bọn họ đã đến một gian đại điện rộng lớn.

Lúc này trong điện đã có hai tên tu sĩ cấp cao chờ đợi, một người trong đó tuấn mỹ cao lớn, trên trán có chút tương tự với Tô Chấn Hòa, bên hông treo ngọc bội huy hiệu của Chẩm Thạch Tô thị, lại là tộc nhân Tô thị.

Một người khác tóc mây xinh đẹp lấy ra một bộ cung trang, ngực treo chuỗi vòng ngọc, trên cổ tay đeo vòng tay vàng ròng khắc một cái ao nhỏ bé, chính là ảnh thu nhỏ Phù Quang hồ ở tổ địa Tư Hồng thị.

Đây là người Tư Hồng thị.

Thấy Giám Sát điện chủ đi vào trong, hai người đứng dậy đón, gật đầu chào hỏi với Lệ Vô Định.

"Nhiệm vụ chân truyền của Bùi Lăng đã bắt đầu." Sau khi Giám Sát điện chủ đi vào cũng không nói năng rườm rà, kết động pháp quyết, vách tường cách đó không xa lập tức sáng long lanh, chợt chuyển thành một mặt thủy tinh kính to lớn, rõ ràng rành mạch soi sáng ra bóng dáng Bùi Lăng...

Chân truyền tấn cấp khiến tam tộc Thánh tông và Giám Sát điện chứng kiến toàn bộ hành trình!

Chương 991: Kết Đan hậu kỳ

Sương mù sáng sớm mênh mông, ngọn núi uốn lượn.

Trong tiếng róc rách trong trẻo, những chùm dây leo xanh um rủ xuống, núi non trùng điệp xinh đẹp.

Trong tiếng viên tước chiêm chiếp, xa xăm khoáng đạt.

Một chiếc huyết kiệu vụt qua nhanh như tên bắn ở giữa không trung.

Cái huyết kiệu này hơi tương tự với U Sát Minh Huyết Kiệu, chỉ có điều U Hồn kiệu phu nâng kiệu từ bốn người biến thành tám người, khí tức cũng càng cường đại hơn, không phải pháp khí mà là pháp bảo.

Trong kiệu rộng rãi hơn vẻ ngoài, Bùi Lăng ngồi ở trên cao hài lòng đánh giá xung quanh.

Cái huyết kiệu này là hắn dùng hệ thống nhanh chóng luyện chế ra pháp bảo phi hành trong ba ngày qua, tốc độ cực nhanh, chỉ không có bất kỳ khả năng phòng vệ nào.

Ở phương diện gấp rút lên đường, mạnh hơn bộ liễn của Khang Thiếu Dận nhiều.

"Kinh nghiệm và tâm đắc đúc khí của Khang Thiếu Dận thật sự không tệ..." Cảm nhận được tốc độ phi độn của huyết kiệu, Bùi Lăng âm thầm gật đầu.

Hiện tại chỉ cần là thứ có công năng không quá phức tạp, hắn có thể tự thiết kế bản vẽ đúc khí, sau đó dùng hệ thống nhanh chóng luyện chế ra.

Bởi vì hắn dùng huyết kiệu nhiều nhất, cho nên khí vật phi hành này được thiết kế thành dáng vẻ huyết kiệu.

Đương nhiên, cũng như loại pháp bảo kiểu Cửu Phách Đao và 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 , chỉ dựa vào kinh nghiệm và tâm đắc đúc khí kế thừa từ Khang Thiếu Dận, vẫn không có khả năng thiết kế ra được.

Ngược lại những pháp y tu luyện và đồ vật đặc thù đều rất dễ thiết kế...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ chân truyền lần này.

Không thể mượn dùng bất kỳ lực lượng bên ngoài gì, không thể sử dụng át chủ bài vượt xa tu vi của mình...

Nói cách khác, không thể dùng Thiên Thương Lệ mà sư tôn Dược Tiên Nữ cho hắn.

Hư Thiên giới chủng cũng có tình huống giống vậy.

Nhưng còn U Tịch Trấn Mệnh Đan, hắn có thể luyện chế độc đan này, lại thuộc về lực lượng mà hắn nắm giữ, không chịu hạn chế này, nhất định có thể dùng.

Còn có Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm cũng do hắn luyện chế.

Lần trước còn chưa dùng trên Thiên Ngoại đảo, tương đương với việc hắn có hai cái mạng trong nhiệm vụ chân truyền lần này.

Nhưng chỉ có những cái này vẫn chưa đủ với hắn.

Hắn muốn tăng thực lực của mình thêm một bước trong khoảng thời gian chạy tới địa điểm nhiệm vụ!

"Trước tiên tu luyện, tăng tu vi lên tới Kết Đan hậu kỳ."

"Sau đó tu luyện tất cả nguyền rủa mà Kết Đan kỳ có thể nắm giữ một lần."

"Còn có môn công pháp trong truyền thừa của 'Chú' kia, tốt nhất cũng chọn thời gian tu luyện một chút, vào lúc quan trọng cũng có thêm một lá bài tẩy."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng để U Hồn kiệu phu tiếp tục đi về phía trước, sau đó đánh một đạo pháp lực vào pháp y trên người, tiếp theo nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Hệ thống nhanh chóng online, bắt đầu uỷ thác tu luyện cho Bùi Lăng.

Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã trôi qua mười ngày.

Vốn tu vi của Bùi Lăng đạt đến Kết Đan trung kỳ đỉnh phong, cộng thêm trước đó song tu với Lệ sư tỷ mấy ngày, lần này tu luyện mười ngày đã thuận lợi đột phá đến Kết Đan hậu kỳ.

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Kết Đan hậu kỳ, hệ thống sẽ tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp năm lần..."

"Leng keng! Hệ thống không kiểm tra ra đạo lữ mới có điều kiện phù hợp..."

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp sáu lần..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, pháp y đột nhiên đưa ra hai đầu dây lụa, hung hăng ghìm chặt cổ Bùi Lăng.

Thế là, hệ thống lập tức biến mất: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể Bùi Lăng yên lặng cảm nhận pháp lực mạnh mẽ trong cơ thể, không nhịn được khẽ gật đầu.

Kết Đan hậu kỳ và Kết Đan trung kỳ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Hiện tại, dù là lực lượng, tốc độ hay thuật pháp, thần thông uy năng của hắn, Kết Đan trung kỳ không thể so sánh được.

Nếu hắn hiện tại lại đi tranh đoạt cơ duyên Thiên Ngoại đảo một lần, vậy hắn căn bản không cần trốn tránh Kiều Từ Quang.

Tu vi đã đạt tới Kết Đan hậu kỳ, dù tiếp tục tu luyện công pháp, trong thời gian ngắn cũng không tăng được quá nhiều thực lực.

Bởi vậy, Bùi Lăng mở ra giao diện hệ thống,

Trên giao diện hệ thống đã thu nhận sử dụng rất nhiều thuật pháp và thần thông rực rỡ muôn màu.

Trong đó nhiều nhất là thuật pháp nguyền rủa trong truyền thừa của "Chú".

Chỉ có điều, thuật nguyền rủa cường đại như 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 , lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có cả tư cách để tu luyện.

Chương 992: Đát La Trạch (1)

Kết Đan kỳ có thể tu luyện, ngoại trừ 【 Loạn Thần Ký Sinh Chú 】 và 【 Đố Nang Tỏa 】 hắn đã nắm giữ, chỉ có hai môn nguyền rủa thuật.

Một môn là 【 Đọa Huyết Chú 】 , môn chú thuật này có thể nguyền rủa huyết dịch, pháp lực thậm chí là bản nguyên của đối thủ.

Nhưng không thể sử dụng nó riêng lẻ, nhất định phải bám vào thuật pháp khác, mới có thể thi triển trong công kích.

Môn thứ hai là 【 Trường Hận Chú 】 . Môn chú thuật này có thể bộc phát ra tất cả căm hận tích lũy cả một đời, rơi vào cuồng bạo khiến thực lực tăng gấp bội trong khoảng thời gian ngắn.

Chỉ có điều, trong lúc cuồng bạo không phân biệt địch ta, mất đi tất cả lý trí, chỉ còn bản năng.

Độ mạnh yếu của 【 Trường Hận Chú 】 không liên quan đến căn cơ của bản thân tu sĩ, chỉ nhìn hận ý trong lòng, hận ý càng sâu, môn chú thuật này thi triển ra uy năng càng mạnh.

Sau khi nguyền rủa kết thúc, sẽ không nhận bất kỳ tác dụng phụ gì.

Chỉ là trong lòng không đủ hận niệm, rất khó thi triển lần thứ hai trong vòng mấy chục năm.

Thoạt nhìn cái 【 Trường Hận Chú 】 này thiếu hụt rất lớn, nhưng trên thực tế trong truyền thừa "Chú" hoàn chỉnh, môn chú thuật này rất cường đại!

Bởi vì phối hợp 【 Oán Yểm thần thông 】 trong 【 Chú Quỷ đạo cơ 】 , hắn có thể không ngừng thi triển.

Trên lý luận, thế gian không hết hận ý, người thi thuật có thể đạt được lực lượng liên tục không ngừng.

Ngoài ra, bởi vì 【 Oán Yểm thần thông 】 rút ra hận ý, không phải hận ý của bản thân người thi thuật, bởi vậy lúc thi triển môn chú thuật này, chỉ cần ý chí đủ kiên định đã có thể giữ lý trí nhất định.

Sau khi đánh vào một đạo pháp lực cho pháp y, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác 【 Trường Hận Chú 】 !"

Thoạt nhìn cái 【 Trường Hận Chú 】 này mạnh hơn 【 Đọa Huyết Chú 】 , tất nhiên hắn sẽ ưu tiên tu luyện 【 Trường Hận Chú 】 .

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện 【 Trường Hận Chú 】 cần hận ý, oán niệm mạnh mẽ với người sống..."

"Leng keng! Hệ thống không kiểm tra ra ký chủ có hận ý, oán niệm mạnh mẽ với người sống, hệ thống đang tìm vật liệu tu luyện thay thế..."

"Leng keng! Tìm ra vật liệu thay thế, hệ thống tặng miễn phí một trăm ác quỷ..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển muốn thoát ra huyết kiệu, đi đưa tặng ác quỷ.

Nhưng vào lúc này, pháp y duỗi ra dây lụa lại ghìm chặt cổ Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng hệ thống nhắc nhở offline, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên uỷ thác 【 Trường Hận Chú 】 này, vì đề phòng hệ thống đưa tặng miễn phí lung tung, cho nên thiết lập một thời gian cắt ngang rất ngắn, để sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc này, Bùi Lăng suy nghĩ nội dung hệ thống đưa tặng, hơi trầm ngâm: "Hận ý, oán niệm mạnh mẽ với người sống..."

"Lần trước tu luyện 【 Loạn Thần Ký Sinh Chú 】 và 【 Đố Nang Tỏa 】 , hệ thống cũng tặng cho ta cái này."

"Nhưng khắp nơi trên Thiên Ngoại đảo tràn ngập hận ý dày đặc với người sống."

"Cho nên lúc hệ thống tu luyện rất thuận lợi, thậm chí không cần di chuyển."

"Nhưng nơi đây không phải Thiên Ngoại Đảo, không dễ tìm hận ý, oán niệm với tất cả người sống như thế."

"Ngoài ra, trong truyền thừa của 'Chú' căn bản không nhắc đến cần hận ý, oán niệm với người sống mới có thể tu luyện những chú thuật này, chỉ yêu cầu tiến vào U Tố mộ hóa thành quỷ vật..."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống đưa tặng hận ý, oán niệm còn có một trăm đầu ác quỷ cho ta, đều là điều kiện thay thế chuyển biến thành quỷ vật..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, tiếp tục dùng hệ thống uỷ thác tu luyện, cứ bắt một trăm đầu ác quỷ kia tới làm tài nguyên tu hành là được.

Lấy thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không sợ ác quỷ.

Thế là, Bùi Lăng lại nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác 【 Trường Hận Chú 】 !"

...

Đảo mắt lại qua mấy ngày, Bùi Lăng thành công tu thành 【 Trường Hận Chú 】 và 【 Đọa Huyết Chú 】 , vốn còn muốn tu luyện 【 Thực Nhật bí lục 】 một chút, chỉ là lúc hệ thống tu luyện 【 Thực Nhật bí lục 】 , đưa tặng miễn phí quá nhiều đồ vật cho hắn, cũng may pháp y kịp thời cắt ngang, nếu không hậu quả khó mà lường được.

Sau đó, hắn liên tục thông qua Truyền Tống Trận, ngày đêm không ngừng đi đường, cuối cùng gần đến cuối tháng, Bùi Lăng đã bước vào Đát La Trạch.

Đát La Trạch ở phía tây Trọng Minh tông, là một đầm nước cực kỳ rộng lớn.

Diện tích rộng lớn tương đương gần một nửa khu vực quản lý của Trọng Minh tông.

Về quyền sở hữu, Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp đều cho rằng đầm nước này thuộc về mình.

Chương 993: Đát La Trạch (2)

Dưới tình huống bình thường, mặc dù tam đại tông phái này là đồng đạo, cũng vì vậy ra tay đánh nhau, lục đục với nhau.

Nhưng tình huống ở Đát La Trạch đặc thù, mặc dù đầm nước này có hơi nước dồi dào, cỏ cây rậm rạp, sản xuất màu mỡ nhưng lại không có chút linh khí nào.

Thậm chí lúc tu sĩ ở trong đó, nếu không có linh thạch hoặc là đan dược bổ sung, dùng một phần pháp lực trong phạm vi đầm nước, sẽ mất đi một phần pháp lực, không thể tự khôi phục.

Vì vậy, giá trị của nó với tu sĩ giảm xuống trên diện rộng.

Tam đại tông phái cũng không có suy nghĩ quyết đấu sinh tử vì nó nữa, đều chỉ tuyên bố ngoài miệng Đát La Trạch là của phe mình.

Đối với việc hai phái khác tiến vào, đều mở một con mắt nhắm một con mắt giả vờ không biết.

Lúc này, Bùi Lăng bước vào Đát La Trạch lập tức phát hiện, trong đầm nước này không chỉ không có một chút linh khí nào, hơn nữa dưới đáy đầm lầy còn truyền đến một luồng lực hút cường đại.

Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị luồng lực hút này kéo xuống, hãm sâu trong vũng bùn, đến chết cũng không thể tránh thoát.

Nhưng Bùi Lăng đã là Kim Đan hậu kỳ, lực hút ở loại trình độ này không hề ảnh hưởng đến hắn.

Tốc độ của hắn không giảm chút nào, tiếp tục bỏ chạy về phía di tích cổ được miêu tả trong ngọc giản.

Vèo!

Vào lúc này, thấy có con mồi xuất hiện, một đầu yêu ngạc to lớn ẩn núp đã lâu đột nhiên nhảy ra khỏi bùn nhão, mở ra cái đầy miệng rộng răng nhọn, hung hăng táp về phía Bùi Lăng!

Xoạt!

Trong nháy mắt, một đạo đao khí như thác nước máu không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể yêu ngạc.

Trong yêu huyết bay tứ tung, xác cá sấu chia thành hai nửa, nặng nề rơi về Đát La Trạch bắn ra nước bùn trong, lộ ra mấy bộ xương người trắng xám.

Sau khi thuận tay chém giết yêu ngạc muốn đánh lén mình, Bùi Lăng đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, lúc này toàn bộ yêu thú ẩn núp trong đầm lầy ngửi được mùi máu tươi, từng con nhô đầu ra từ trong đầm lầy, tham lam nhìn tu sĩ Nhân tộc giữa không trung.

Thấy cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào.

Thần niệm của hắn đã đảo qua tất cả yêu thú.

Tu vi cao nhất nơi này cũng chỉ là Kết Đan, dù toàn bộ cùng tiến lên cũng không tạo ra bất cứ uy hiếp gì với hắn.

Nghĩ đến đây, quanh người Bùi Lăng lập tức hiện ra chín nữ tử huyết y vẻ quyến rũ khác nhau, chính là Cửu Phách Đao đao linh hóa phách!

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay sau đó, đao khí huyết sắc tung hoành như thoi đưa, tiếng động nặng nề khi mũi nhọn cắt vào nhục thân không ngừng vang lên bên tai, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập, một trận giết chóc tùy ý đã triển khai như vậy.

Mấy ngày sau, sát khí quanh quẩn quanh người Bùi Lăng, căn cứ vào ghi chép trong ngọc giản, cuối cùng đã đi tới một khu đinh châu trong đầm nước.

Tổng thể khu đinh châu này hiện ra hình dạng hẹp dài, xung quanh đều bị cây rong rậm rạp bao phủ từng tầng từng lớp, gần như kín không kẽ hở.

Trên đinh châu mọc lên một vài gốc cây hỗn tạp.

Những cây cối này đều cực kỳ to lớn cổ xưa, ít nhất cũng có độ tuổi mấy ngàn năm.

Trong đó phần lớn đều đã già quá mà chết.

Chỉ có một vài gốc còn có sinh mệnh lực, cành lá phấp phới, xanh tươi um tùm, thậm chí nở ra vài bông hoa nhỏ màu sữa, tản ra một mùi như thối mà không phải thối, như thơm mà không phải thơm.

Loại khí tức này không có bất kỳ độc tính gì với Nhân tộc, lại có thể hấp dẫn một vài phi trùng trong đầm nước, lúc leo trèo ở bông hoa vang lên tiếng ong ong.

Ở giữa đám cây hỗn tạp trên mặt đất, trong tầm mắt đều là cỏ mọc thật dày.

Những cỏ dại này cao khoảng một người, mọc lên tùy ý, lại có rất nhiều cây sắn dây leo trèo quấn quanh, nếu không phải thị lực tu sĩ hơn xa phàm nhân, gần như không thấy rõ lắm một góc cột đá ngẫu nhiên lộ ra ở giữa.

Bùi Lăng tiện tay chém ra một đạo khí kình, gọt đi một mảng lớn cỏ dại, lập tức lộ ra càng nhiều chi tiết hơn.

Sau cột đá còn có rất nhiều pho tượng vỡ nát đổ nghiêng.

Hiển nhiên bản thể những pho tượng này cực kỳ khổng lồ, trước đó cây sắn dây bò đầy và cỏ cây xung quanh hòa làm một thể nên nhìn không rõ. Hiện tại, cây sắn dây leo phía trên đều bị gọt đi, chỉ thấy nửa cái đầu đã ngã nát còn cao hơn Bùi Lăng.

Bùi Lăng cẩn thận quan sát một lát, không phát hiện cái gì khác thường, lại tiện tay bắt hai con yêu thú trên đường ném tới gần cột đá và pho tượng.

Lấy khí kình ngăn cản yêu thú thoát đi, chờ đợi một lát thấy hai con yêu thú đều không có vấn đề gì, lúc này hắn mới cẩn thận tới gần.

Sau khi tới gần, chỉ thấy dù là cột đá hay pho tượng đều khác hẳn phong cách lúc trước từng thấy, dưới đáy cột đá điêu khắc ký hiệu nước cờ tàn tạ không chịu nổi, hình như là một loại văn tự đặc biệt.

Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, không phát hiện bất kỳ cửa vào gì, lợi dụng thần niệm đảo qua toàn bộ đinh châu.

Bỗng nhiên, hắn đưa tay đánh ra một đạo khí kình vén lên bùn đất, chỉ thấy trong lòng đất lại chôn một cái bát gốm thô to.

Kiểu dáng cái bát to này vô cùng đơn giản, cạnh ngoài có vẽ hoa văn thủ công.

Chương 994: Không có gì không thể ra giá (1)

Phong cách hoa văn cực kỳ đặc biệt, trước kia Bùi Lăng chưa từng thấy, phân biệt một lát, mơ hồ suy đoán hình như là xe ngựa, mặt trời và binh khí, lấy cách miêu tả cực kỳ trừu tượng tổ hợp lại với nhau.

Dù là phong cách đồ án này, hay khí tức xa xưa do bản thân cái bát to truyền ra ngoài, đều thể hiện ra nó đã tồn tại rất lâu.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức lấy ra con mắt mà Giám Sát điện chủ cho mình, tiến đến bên cạnh cái bát.

Chờ giây lát, con mắt không phản ứng chút nào.

Xem ra không đơn giản như vậy.

Bùi Lăng lắc đầu, cất kỹ con mắt, tiện tay đặt cái bát to lại chỗ cũ.

Trọng Minh tông.

Sâu trong Giám Sát điện.

Thủy tinh kính to lớn chiếu rõ ràng từng cảnh vật dù là nhỏ nhất.

Trước thủy tinh kính, bốn tên tu sĩ cấp cao ngồi trên bồ đoàn đang nhìn chằm chằm trong kính.

Trông đầm nước mênh mông có vẻ bình tĩnh, đột nhiên yêu ngạc to lớn không có dấu hiệu nào nhảy ra từ bùn nhão, mang theo khí thế hung bạo nhào về phía tu sĩ đang lăng không mà qua.

Thấy Bùi Lăng đã chạy tới Đát La Trạch, Giám Sát điện chủ khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Bùi Lăng đã đến địa điểm nhiệm vụ trong thời gian quy định."

"Bây giờ nhiệm vụ chân truyền chính thức bắt đầu."

Tu sĩ đại diện ba nhà Lệ thị, Tô thị, Tư Hồng thị khẽ gật đầu.

Gia tộc sau lưng bọn họ đều có hiểu biết về di tích cổ Đát La Trạch.

Đây là một tòa di tích cổ xuất thế trăm năm trước, ba tộc Thánh tông đều từng phái người tới dò xét.

Bên trong có rất nhiều trận pháp thời cổ để lại, còn có không ít cơ quan cạm bẫy và thủ vệ... Vốn loại di tích cổ nằm ở trong khu vực còn đang tranh cãi này, Thánh tông sẽ nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ để đệ tử đến vơ vét không còn gì, tránh bị Thiên Sinh giáo hoặc Luân Hồi tháp chiếm lợi.

Nhưng toà di tích cổ này lại vì một vài nguyên nhân đặc biệt khiến ba tộc đều từ bỏ, hơn nữa còn xếp nó vào một trong nhiệm vụ chuẩn bị để lựa chọn chân truyền Thánh tông.

Hiện tại Bùi Lăng nhận nhiệm vụ này, Lệ thị và Tô thị mỗi người có tâm tư riêng, tu sĩ cấp cao Tư Hồng thị bình tĩnh nhàn nhã, vẻ mặt ung dung hoàn toàn là dáng vẻ xem trò vui.

Tu sĩ cấp cao Tô thị tên là Tô Ánh Nhai, là thúc phụ ruột thịt của Tô Chấn Hòa.

Lúc này, hắn ta nhìn chằm chằm tình cảnh Bùi Lăng chém giết yêu thú trong kính, Đát La Trạch không có bất kỳ linh khí gì, cỏ cây lại cực kỳ tươi tốt, những nơi Bùi Lăng đi qua, dù là yêu thú Kết Đan kỳ cũng một đao mà chém, huyết nhục văng tung tóe như mưa, máu tươi đỏ bừng uốn lượn một đường như dòng suối.

Lúc mưa máu tung bay, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, rất hiển nhiên loại giết chóc nghiêng về một phía này chẳng thể khơi dậy chút dao động tâm trạng nào của hắn.

Vẻ mặt gần như dửng dưng khiến hắn có một khí chất quyết đoán tàn nhẫn.

Theo càng ngày càng nhiều yêu thú ngã lăn, sát khí quanh người hắn như thực chất, dường như đã đạp trên Huyết Hà đi đến lối vào di tích cổ.

Tình cảnh này rất phù hợp với phong thái uy áp vạn tộc, tàn sát thiên hạ của Thánh tông.

Đến mức Tư Hồng thị Tư Hồng Yên Thiều cũng không nhịn được khen ngợi một câu: "Đao pháp kẻ này cũng được."

Lệ Vô Định gật đầu cười, nói: "Nói ra thật xấu hổ, Bùi Lăng này là Lệ thị ta dẫn vào tông môn, nhưng trải qua mấy ngày nay, tộc ta vẫn chưa từng rảnh rỗi phái người chỉ điểm đao pháp cho hắn."

"Đao đạo của hắn có thể có được tạo nghệ hôm nay, đều là sờ soạng lần mò ra từ từng trận chém giết."

"Kẻ này tâm tính quyết đoán, đồ thành lục tộc không nói chơi, hoàn toàn không giống những ngụy quân tử Kiều Trương Tố Trí kia."

"Có thể nói, trời sinh là nhân tài tương lai của Thánh tông ta."

Hắn ta hơi mỉm cười, từ lúc Bùi Lăng nhập môn đến nay, phần lớn thời gian đều không ở trong tông.

Lệ thị cũng từng quy hoạch cho hắn một vài kế hoạch phương diện tu luyện nhưng tốc độ tăng tu vi của Bùi Lăng quá nhanh, vì vậy bên Lệ thị căn bản không kịp chỉ điểm tình huống tu luyện cho Bùi Lăng.

Nhưng điều này cũng không tệ.

Điều này nói rõ, tiềm lực của Bùi Lăng vẫn còn một bộ phận chưa bị khai thác ra.

Chờ sau khi hắn leo lên vị trí chân truyền, Lệ thị lại tỉ mỉ dạy bảo hắn, đến lúc đó hắn cũng nắm chắc việc giết qua Vạn Tộc Huyết Thê, đăng lâm vị trí Thánh Tử hơn!

Nghe vậy, Tư Hồng Yên Thiều mỉm cười gật đầu, lại không nói thêm lời gì.

Mặc dù nói trước đó tranh đoạt vị trí Thánh Nữ, Tư Hồng thị mới xảy ra xung đột với Lệ thị.

Nhưng ba nhà kiềm chế lẫn nhau, cùng chấp chưởng Trọng Minh tông không biết bao nhiêu năm.

Ở Thánh tông không có đối lập vĩnh viễn, chỉ có lợi ích lâu dài.

Nếu đã thua trong tranh đấu Thánh Nữ, tiếp theo cứ tiếp tục không chết không thôi với Lệ thị, có chỗ tốt gì cho Tư Hồng thị?

Tranh đấu Thánh Tử giữa Bùi Lăng và Tô Chấn Hòa, dù ai thắng ai thua đều không có chút liên quan nào với Tư Hồng thị. Đã vậy, Tư Hồng Yên Thiều cần gì phải kéo rắc rối đến trên người mình?

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Yên Thiều dứt khoát lấy ra một bộ đồ uống trà, vén tay áo lên hành động lưu loát lại ưu nhã nhóm lửa nấu nước suối, pha cho mình một chén linh trà, vừa khoan thai thưởng trà vừa nhìn xem thủy kính.

Chương 995: Không có gì không thể ra giá (2)

Lúc này, Tô Ánh Nhai lắc đầu bình tĩnh nói: "Bùi Lăng này, tư chất, tâm tính, thủ đoạn, can đảm thật sự không kém."

"Nói là thiên kiêu Thánh tông ta cũng danh xứng với thực."

"Nhưng hắn xuất thân không cao, lúc ở trong nhà kiến thức nông cạn, thời gian nhập tông cũng ngắn, Lệ thị lại không kịp bồi dưỡng hắn, mặc dù dựa vào tâm tính thiên phú, trên mặt tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ chiến lực đã đạt đến cấp độ chân truyền."

"Nhưng lại không có tầm mắt, học thức xứng với thân phận chân truyền."

"Quan điểm của Thánh tông ta là mạnh được yếu thua."

"Rất nhiều người đều hiểu nó thành mạnh yếu trên tu vi."

"Nhưng trên thực tế, trí tuệ, tri thức, ánh mắt... Đều là một loại thực lực."

"Sở dĩ cho hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn phần thưởng cực kỳ phong phú, cũng vì muốn hạng nhất thông qua một khoản tài nguyên này tìm ra phương hướng phát triển thích hợp nhất."

"Am hiểu đấu pháp chỉ để bồi dưỡng người hộ đạo; người mưu đồ lớn, ngày sau chủ trì một phương; người cùng hưởng ân huệ, không quên tình cũ tất nhiên có tác dụng; độc chiếm tất cả, chuyên chú đạo đồ bản thân cũng có đạo đồ thích hợp của bọn họ..."

"Sau khi Bùi Lăng cầm tới rất nhiều chỗ tốt, mặc dù chia cho thủ hạ nhưng lại không quan tâm việc quản lý một mạch Kiêm Tang. Phần lớn sức lực vẫn đặt trên việc tăng lên tu vi của mình."

"Mặc dù hành động này có hiệu quả rất rõ rệt, dù sao vẫn là kiến thức bị giới hạn, không suy nghĩ lâu dài, là chỗ hắn nên bù đắp nhiều nhất."

Tô Ánh Nhai từ tốn nói, "Đương nhiên, ta nghĩ chưa chắc hắn hoàn toàn không biết điều này."

"Nguyên nhân chủ yếu hơn là hắn xuất thân quá thấp, chỉ dựa vào Thi Đấu Ngoại Môn mới tiến vào ánh mắt các phương, từ đó nhận được sự coi trọng của Lệ thị."

"Cho nên hắn rất lo lắng một khi tu vi của mình tụt lại, không còn là người nổi bật trong cùng thế hệ sẽ bị Lệ thị vứt bỏ, từ đó lưu lạc làm tu sĩ tầm thường."

"Dù sao lấy địa vị của Lệ thị, có quá nhiều tu sĩ muốn được các ngươi coi trọng và ủng hộ."

"Dù Bùi Lăng là hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, một khi bị cho rằng giá trị không cao, cũng sẽ gặp phải kết cục bị nhanh chóng vứt bỏ. Mà Lệ thị không khó tìm ra đệ tử tuổi trẻ xuất sắc khác làm vật thay thế."

"Loại tình huống này, hắn căn bản không có thời gian cũng không thể phân tâm chú ý những việc không thể tăng cao tu vi và chiến lực trong thời gian ngắn."

"Đây cũng là tình cảnh khốn cùng mà tất cả tu sĩ xuất thân hàn vi sẽ gặp phải."

"Bùi Lăng không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng."

"Lúc trước, hắn trải qua không nhiều việc, thực lực đầy đủ, dù gặp phải rắc rối cũng có thể dùng tu vi và chiến lực giải quyết."

"Nhưng nhiệm vụ chân truyền lần này..."

Nói đến chỗ này, Tô Ánh Nhai mỉm cười nói, "Ta ăn ngay nói thật, lần này chưa chắc Bùi Lăng đã có thể thông qua nhiệm vụ chân truyền."

"Dù thông qua được, trong tranh đấu Thánh Tử tiếp theo, lấy căn cơ tổng hợp của hắn, cũng chưa chắc có thể tranh được với Chấn Hòa."

"Đã vậy, sao Vô Định huynh không giải thích với trong tộc, chỉ cần Bùi Lăng chủ động rời khỏi, Tô thị ta có thể ra giá với hắn."

Nghe nói như thế, trong lòng Tư Hồng Yên Thiều đang uống trà lập tức hơi dao động.

Mặc kệ Tô thị đưa ra chỗ tốt gì, chỉ cần Lệ thị thật sự để Bùi Lăng rời khỏi tranh đấu Thánh Tử, vậy Tư Hồng thị bọn họ chắc chắn phải tranh giành Bùi Lăng!

Bùi Lăng này từ Luyện Khí đến Kết Đan, tốn thời gian ngắn hơn bất kỳ một vị chân truyền nào hiện tại, nội tình hùng hậu vững chắc, lại không thua kém Lệ Liệp Nguyệt một chút nào.

Kỳ tài ngút trời như thế, so với Chu Diệu Ly cũng có hơn chứ không kém.

Quan trọng nhất là, Bùi Lăng đã không còn một người thân nào, có thể gọi là một thân một mình.

Tư Hồng thị hoàn toàn có thể để hắn đến làm người ở rể, tạm thời bổ sung hoàn cảnh xấu hổ không người kế tục, cũng có thể gửi gắm hy vọng, thiên kiêu như này sinh hạ dòng dõi với nữ hài tử nhà mình, tất nhiên khả năng có được thiên phú tuyệt hảo cũng gia tăng rất nhiều.

Ngay lúc Tư Hồng Yên Thiều tính toán như thế, Lệ Vô Định cười ha ha, nói: "Ánh Nhai hiền đệ nói đùa, ba nhà chúng ta đều ở chỗ này chứng kiến nhiệm vụ chân truyền lần này, còn có Giám Sát điện chủ tự mình tọa trấn."

"Tổ sư có quy củ, tuyển chọn chân truyền nhất định phải công bằng công chính."

"Nếu người nào dám cản trở, Lệ thị ta cũng không phải không có trưởng bối."

"Đến lúc đó dù ồn ào đến trước mặt Tông Chủ, tộc ta nhất định dựa vào lí lẽ biện luận, tuyệt đối không nhượng bộ!"

Nghe vậy, Tô Ánh Nhai lập tức hiểu rõ, Lệ Vô Định đang cảnh cáo hắn ta.

Nhưng hắn ta lại không để ý chút nào, lập tức nói: "Nghe nói gần đây Vô Mị huynh tu luyện có chỗ đột phá, vì thế đặc biệt đến Phệ Hồn quật chuẩn bị đột phá?"

"Hình như ta nhớ kỹ, công pháp mà Vô Mị huynh tu luyện cũng không phải hồn đạo."

"Phệ Hồn quật kia hao mòn thần hồn tâm chí tu sĩ, đối với cảnh giới của chúng ta, cũng có hại không có lợi."

"Vậy tộc ta có một phần Thiên Tâm Mật, là năm đó lão tổ đi ra ngoài đã mang về."

"Nguyện ý đưa cho Vô Mị huynh, giúp hắn một tay."

"Vô Định huynh nghĩ như thế nào?"

Chương 996: Di tích cổ (1)

Lệ Vô Định mỉm cười nói: "Ta xin nhận ý tốt của Ánh Nhai hiền đệ, nhưng không công không nhận lợi lộc, vẫn là quên đi."

Thiên Tâm Mật đúng là rất trân quý, dù là tu sĩ cấp cao cũng rất khó thành công.

Hàng tồn kho của ba tộc gần như đều là lão tổ cấp bậc cao thủ tự thân xuất mã, mới để dành được.

Nhưng trân quý thế nào, sao có thể so sánh được với việc trong tương lai nắm toàn bộ đại quyền một tông?

Bởi vậy, dù Tô Ánh Nhai ra giá gì, Lệ thị cũng không thể đồng ý.

Chỉ có điều, không đợi Lệ Vô Định lại từ chối, Tư Hồng Yên Thiều đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười nói: "Vô Định huynh, đề nghị của Ánh Nhai đệ không tệ."

"Thế hệ này của Lệ thị các ngươi đã có một vị Thánh Nữ tư chất vượt trội, tiền đồ không đo đếm được."

"Hiện tại đối với các ngươi, quan trọng nhất là bồi dưỡng Thánh Nữ thật tốt."

"Tương lai, dù là Thánh Nữ nhận vị trí Tông Chủ, hay là Tông Chủ phu nhân giống Thánh Nữ tiền nhiệm, đều nắm đại quyền trong tay, không cần lo lắng thất thế."

"Cần gì phải bỏ qua không cần chỗ tốt của Ánh Nhai đệ, lãng phí thời gian trên người một Kết Đan nho nhỏ, còn không dưng làm tổn thương tình cảm của đôi bên?"

Lệ Vô Định cau mày nhìn về phía Tư Hồng Yên Thiều, sau đó nhanh chóng hiểu rõ tính toán của đối phương.

Mục đích của Tô thị là muốn Lệ thị bọn họ từ bỏ tranh đoạt vị trí Thánh Tử.

Dự định của Tư Hồng thị lại là hy vọng Lệ thị từ bỏ Bùi Lăng, để Tư Hồng thị tiếp nhận...

Nhưng mấy người này thật sự tưởng trên dưới toàn tộc Lệ thị, đầu đều bị cửa kẹp sao?

Nghĩ tới đây, Lệ Vô Định lập tức lạnh lùng nói: "Bùi Lăng là thiên kiêu do tộc ta khai quật, hắn đường đường chính chính giết ra từ ngoại môn, là tương lai Thánh tông ta, khế sách nhiệm vụ chân truyền đã truyền đến trước mặt chư tổ sư, sao có thể cho là trò đùa!"

"Hai vị không cần nói nữa, vẫn nên nhìn thật kỹ Bùi Lăng làm thế nào thuận lợi thông qua nhiệm vụ, chính vị chân truyền, giương cao uy danh Thánh tông ta, giương cao danh tiếng Lệ thị ta!"

Ba người ngươi tới ta đi, Giám Sát điện chủ lại mắt điếc tai ngơ, không nói một lời.

Dù sao hắn ta vẫn sắp xếp nhiệm vụ dựa theo phân phó của Tông Chủ, những việc khác không liên quan đến hắn ta.

Thế là, Giám Sát điện chủ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm thủy tinh kính...

Phía dưới Cổ Uyên.

Vạn Cổ mộ phần.

Đây là một gò núi khổng lồ nhìn vẻ ngoài như phần mộ, trên đồi núi màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn ngàn vạn ánh sáng rực rỡ, có một loại cảm giác quỷ quyệt lại yêu diễm khác biệt.

Nhìn kỹ sẽ thấy tất cả sắc thái đều đến từ đủ loại cổ trùng.

Số lượng bọn chúng đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn.

Đều yên tĩnh nằm trên ở gò núi, không nhúc nhích như đã chết

Nhưng thân thể không có chút biến hóa nào, càng có một loại khí tức đặc thù chầm chậm quanh quẩn quanh người nó, tiếp theo tản ra khắp toàn bộ Vạn Cổ mộ phần.

Sâu trong Vạn Cổ mộ phần, Tô Thiên Nhai mặt không thay đổi ngồi xếp bằng trong mạng nhện trùng điệp.

Cái mạng nhện này là do một loại kỳ cổ đặc thù nhả ra, có kịch độc, tu sĩ Kết Đan kỳ trở xuống chạm vào lập tức chết, trên người mọc mủ nước, ngay cả cứu cũng không có thời gian cứu.

Nhưng với tu sĩ ở cấp bậc này như hắn ta, độc tính trong đó hoàn toàn không đủ đáng sợ.

Ngược lại là có thể xúc tiến tu luyện môn công pháp nào đó của Tô Thiên Nhai.

Cho nên, từ trăm năm trước hắn ta đã nhận nhiệm vụ muốn trấn thủ nơi đây từ tông môn, sau đó ở lại nơi đây không ra.

Nếu không phải chuyện lần này quá quan trọng, Tô Thiên Nhai sẽ không bị làm phiền.

Lúc này, trước mặt hắn ta lơ lửng một mặt thủy kính, trong kính Bùi Lăng đã đến đinh châu dấu vết xa xưa ở Đát La Trạch.

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt Tô Thiên Nhai hơi nghi ngờ.

Tông Chủ sắp xếp ba nhiệm vụ cho Bùi Lăng, hắn ta cũng không nhận ra có vấn đề gì, cũng không biết rốt cuộc Tông Chủ có sắp xếp gì?

Hôm qua hắn ta cố ý truyền âm hỏi Tông Chủ, nhưng Tông Chủ chỉ khuyên bảo hắn ta, Tô thị không cần làm gì hết.

Bùi Lăng muốn sống qua nhiệm vụ chân truyền lần này cũng khó khăn.

Nhưng nếu đối phương thật sự hoàn thành nhiệm vụ, Tô thị đừng có bất kỳ ý tưởng gì.

Bởi vì Tô Chấn Hòa tuyệt đối không đấu lại Bùi Lăng.

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Nhai nhìn đinh châu trong thủy kính, trong lòng nhanh chóng có suy đoán...

Chỉ là một vị trí chân truyền, Tông Chủ không thể tự mình ra tay.

Hiện tại lại không cho Tô thị âm thầm ra tay, vậy chỉ có một khả năng... Di tích cổ này có vấn đề!

Hơn nữa, chắc vấn đề này mới xuất hiện không lâu.

Hoặc là che giấu cực sâu.

Vì vậy ba nhà mới không phát hiện ra.

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Nhai hơi híp mắt lại: "Dã tâm của Lệ thị quá lớn!"

"Đã có một vị Thánh Nữ uy áp cùng thế hệ, còn muốn tranh Thánh Tử nữa?"

"Hừ!"

...

Đát La Trạch.

Đinh châu.

Trải qua sự kiểm tra cẩn thận, Bùi Lăng phát hiện mặc dù cột đá, pho tượng đổ nghiêng trong bụi cỏ đã tàn tạ không chịu nổi.

Nhưng thông qua phương hướng đại khái của nó, có thể suy đoán ra nơi đây vốn là một con đường cực kỳ rộng rãi.

Nếu là lúc hoàn hảo không chút tổn hại, hai bên có cột trụ cao tận trong mây, thỉnh thoảng có tượng đá khổng lồ xếp thành hàng...

Chương 997: Di tích cổ (2)

Trong lúc suy nghĩ, Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn về một phía khác của con đường.

Cỏ mọc lẻ tẻ, lau sậy san sát.

Hình như không có vấn đề gì.

Nhưng đây là nhiệm vụ chân truyền, nhất định phải chú ý cẩn thận!

Thế là Bùi Lăng thi triển 【 Ngự Quỷ thuật 】 , gọi ra hai oan hồn Luyện Khí kỳ, thao túng bọn chúng đi dọc theo con đường trước mặt.

Lúc đầu hai oan hồn bình yên vô sự, lúc đi đến cuối con đường trực tiếp tán loạn.

Sát trận!

Bùi Lăng lập tức phát hiện vị trí oan hồn tán loạn bố trí một tòa trận pháp dù là thần niệm của tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không thể phát hiện.

Hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp rút ra Cửu Phách Đao liên tiếp chém trên trăm đao qua đó!

Xoạt xoạt xoạt...

Cỏ cây lấy Bùi Lăng làm trung tâm, đổ rạp ra bốn phương tám hướng, vô số cành lá bị đao khí xoắn nát giữa không trung, không kịp lộn xộn rơi xuống, đã bị mũi nhọn vô hình hoàn toàn trảm diệt, chỉ còn lại chất lỏng cỏ cây ầm ầm rơi xuống.

Đao khí như thác nước máu gầm thét nhào về phía sát trận.

Rầm rầm rầm...

Ở chỗ trông như không có vật gì đột nhiên phát ra từng đạo lưỡi dao, nghênh đón đao khí.

Cả tòa đinh châu không ngừng chấn động, trong đầm nước cả gần lẫn xa đều bốc lên từng đám bọt khí lớn, vô số yêu thú tước trùng hoảng sợ không chút do dự bắt đầu điên cuồng chạy trốn, dùng tốc độ cao nhất rời xa đinh châu.

Sau một lát, theo một trận lay động dữ dội, cuối cùng sát trận không địch lại đao khí, ầm vang vỡ nát.

Lập tức lộ ra một cái cửa hang đen nhánh, bên trong mơ hồ hỗn độn nhìn không rõ, có cơn gió âm u lạnh lẽo khô ráo chầm chậm thổi ra.

Bùi Lăng lại thi triển 【 Ngự Quỷ thuật 】 gọi ra hai oan hồn, để nó đi vào bên trong dò xét.

Lần này, hai oan hồn rất thuận lợi đi vào, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn dùng thần niệm quét qua, lúc này lại chọn vài con từ trong đám yêu thú đang chạy trốn, cũng ném vào trong cửa động.

Kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy yêu thú cũng không có việc gì, lúc này hắn mới cất bước, đi đến cửa hang.

Trong chớp mắt đi xuyên qua cửa động, cứ như xuyên qua một lớp sa mỏng màu xám tro.

Cảnh vật trước mắt lập tức từ mặt trời chói chang trên không, biến thành hoàng hôn lúc trời chiều.

Trong tầm mắt rõ ràng là một khoảng hoang mạc không có một ngọn cỏ.

Khoảng hoang mạc này vắng lặng không gió, hình như vì lâu ngày không có hơi nước tẩm bổ, không những không nhìn thấy bất kỳ dấu vết cỏ cây gì, cảm giác lạnh lẽo khô ráo cũng đập vào mặt.

Mặt đất dưới chân vốn nên có nham thạch lát đường, lúc này đã sớm bị phong hoá thành cặn bã theo năm tháng, chỗ dừng chân đều lộ ra mục nát mềm mại.

Cột đá to lớn xung quanh đều đã sụp đổ, pho tượng chia năm xẻ bảy, mỗi một bộ đều cao hơn người trưởng thành lại đã đứt gãy sa hóa.

Không cần tiến lên, Bùi Lăng chỉ vô thức đi hai bước tạo ra tiếng động, đã khiến một hòn đá như cánh tay cách đó không xa đột nhiên rì rào đổ sụp, hóa thành một đống đất cát ngay tại chỗ.

Bởi vì so sánh hòn đá cánh tay này với Bùi Lăng cứ như một loạt căn nhà, biến thành đất cát cũng không phải số ít, lúc đất cát hoạt động lại khiến hòn đá ở chỗ càng xa hơn sụp đổ.

Trong chốc lát, những hòn đá trong phạm vi tầm mắt lấy một tốc độ rất nhanh mục nát thành cát.

Thoạt nhìn tình cảnh này hùng vĩ, lại lộ ra vẻ bi thương khó hiểu.

Một hồi lâu sau, tình huống hòn đá hóa cát mới dần ngừng lại, xung quanh quay về sự yên tĩnh.

Hoang vu, tĩnh mịch, rách nát...

Bùi Lăng khẽ nhíu mày điều khiển oan hồn và yêu thú đi phía trước dò đường, mình vừa cẩn thận đi tới vừa quan sát hoàn cảnh bên trong di tích cổ.

Có lẽ lúc trước nơi đây là một chỗ vô cùng quan trọng.

Mặc dù đã suy bại không còn hình dáng, nhưng từ kích thước của miếng ngói cũng có thể nhìn trộm ra, lúc ấy những kiến trúc này được xây dựng cẩn thận và tinh tế.

"Bộp, bộp, bộp..." Bùi Lăng đi theo con đường như hành lang to lớn này, lúc này hành lang như một quốc gia khổng lồ với Nhân tộc.

Đề phòng có biến cố, hắn không tùy tiện sử dụng độn thuật.

Thế là, sau khi đi cực kỳ lâu, Bùi Lăng mới thấy phía trước xuất hiện vách tường chặn kín cũng khá hoàn hảo.

Bức tường này cũng vô cùng cao lớn.

Mặc dù nó cũng tàn tạ nhưng dù chỉ là bộ phận còn sót lại cũng cao ít nhất mười mấy trượng.

Nhìn từ mặt tường đối diện Bùi Lăng thì không thấy có gì hết.

Nhưng sau khi vòng qua chỗ khác sẽ thấy màu sắc trên đó cổ xưa, lại là từng bức tranh tàn tạ như vách tường.

Bùi Lăng kiểm tra xung quanh một lượt xác nhận không có nguy hiểm gì, lúc này mới đánh giá những tranh vẽ trên tường.

Nhưng có lẽ là vì năm tháng, phần lớn tranh vẽ trên tường đều tàn tạ không chịu nổi giống vách tường, không thể phân biệt nội dung trong đó.

Chỉ có mấy tấm được bảo tồn khá hoàn chỉnh.

Trong đó một bức là một Nhân tộc đứng trước một tế đàn cao lớn, đang cầm dao găm trong tay đâm vào trái tim mình, như dự định hiến tế bản thân. Phong cách tế đàn kia khác hẳn với kiểu mà Bùi Lăng quen thuộc, hình như cao lớn nguy nga lạ thường, lộ ra một loại khí tức đến từ viễn cổ.

Chương 998: Dị tộc

Bức thứ hai là một khoảng núi thây biển máu, Nhân tộc cởi trần, eo quấn da thú, chân trần đầu quấn khăn cầm theo trường đao đứng lặng yên trong vũng máu.

Dưới chân hắn ta là vô số loài da tím mắt đỏ, trán mọc một sừng, trên hai gò má mọc đầy lông tóc cả tấc như người như thú dị tộc chết không nhắm mắt.

Bức thứ ba là Nhân tộc trong bức thứ nhất ngồi xếp bằng dưới đất, hình như đang chậm rãi nói chuyện với một bóng người đứng ở đỉnh núi đằng xa.

Nhìn kỹ lại, bóng người trên đỉnh núi màu da than đen, vóc người nhỏ gầy, chỉ lấy một chút vải vóc che đậy thân thể, tóc dài hình xăm, rắn ngậm hai lỗ tai, trong đôi mắt như có dị vật nhúc nhích.

Trong tranh Nhân tộc kia có vẻ cao lớn khôi ngô lạ thường, bóng người than đen đứng ở đỉnh núi cũng chỉ nhìn thẳng vào hắn ta.

Chờ chút!

Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn lặp đi lặp lại so sánh tỉ lệ trong ba bức tranh vẽ trên tường, phát hiện người được gọi là Nhân tộc trong bức tranh vẽ trên tường thứ ba cũng không phải dùng cách khoa trương để miêu tả, mà là đối phương thật sự cao hơn ngọn núi.

Đây không phải Nhân tộc!

Bùi Lăng nhanh chóng nghĩ đến lúc mình đoạt được hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, trong mười tộc nâng khay quỳ chúc có một tên nô bộc cao lớn nơm nớp lo sợ kia.

Hắn còn nhớ rõ, vẻ ngoài của nô bộc kia không khác Nhân tộc chút nào, chỉ là cao lớn khôi ngô lạ thường, cao khoảng mười mấy trượng.

Cho dù nằm rạp trên mặt đất cũng cao hơn Nhân tộc bình thường.

Ngoài ra, dị tộc trong bức tranh vẽ trên tường thứ hai cùng bóng người than đen trong bức tranh vẽ trên tường thứ ba, đều nằm trong mười tộc nâng khay quỳ chúc.

Đây là một di tích cổ của dị tộc.

Hơn nữa, trong ba bức tranh vẽ trên tường đều xuất hiện cùng một vị cự nhân dị tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, di tích cổ này là chỗ ở hoặc là phần mộ của tên cự nhân dị tộc này.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng điều khiển oan hồn và yêu thú tiếp tục dò đường, đi sâu vào trong thăm dò.

Hình như bầu trời nơi này không có biến hóa ngày đêm.

Hắn đi thật lâu, trong tầm mắt vẫn là hoàng hôn lờ mờ tĩnh mịch.

Sau một lúc lâu, cuối cùng phía trước xuất hiện một kiến trúc khác biệt.

Một tòa cung điện nguy nga vốn phải là màu trắng, theo năm tháng đã chuyển thành trắng sữa.

Tòa cung điện này cực kỳ cao lớn, như là một ngọn núi cao trên đất bằng.

Chỉ là bị thời gian ăn mòn đã thủng trăm ngàn lỗ.

Từ nơi xa xôi đã có thể thấy trên nóc điện nửa vòng tròn của nó hiện ra đầy lỗ thủng có to có nhỏ.

Có vô số lỗ thủng nhỏ mấp mô, lỗ thủng lớn như căn nhà bình thường của Nhân tộc, cả tòa cung điện lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên hoang mạc mênh mông vô bờ, dù cánh cửa lớn vẫn đóng chặt.

Ngay lúc Bùi Lăng ngóng nhìn quan sát, oan hồn và yêu thú đi ở phía trước đột nhiên đồng thời tự thiêu, trong chớp mắt bị đốt thành tro tàn.

Trận pháp bố trí bằng linh hỏa lục phẩm?

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, nếu không có oan hồn và yêu thú đi phía trước dò đường, hắn tùy tiện đi vào trận pháp này, chỉ sợ cũng phải chịu chút thiệt thòi nhỏ.

Nhưng tất cả mọi thứ trong di tích cổ này đều vì nguyên nhân năm tháng mà tàn tạ không chịu nổi.

Khí tức linh hỏa lục phẩm này cũng đã vô cùng suy bại, thậm chí đến mức không chịu nổi.

Mặc dù bây giờ Bùi Lăng không thể thông qua trận pháp, nhưng cũng có thể cưỡng ép phá giải.

Thế là, hắn trực tiếp chém ra trên trăm đạo đao khí.

Xoạt xoạt xoạt...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Vốn trên mặt đất không có vật gì đột nhiên hiện ra một tòa trận pháp xa lạ, không cam lòng giãy giụa một lát, cuối cùng trận pháp và trận cơ liên quan đều hôi phi yên diệt, trên mặt đất chỉ để lại một cái hố to trải rộng đao khí.

Bùi Lăng kết động 【 Ngự Quỷ Thuật 】 , lại gọi ra hai tên oan hồn đi phía trước dò đường.

Nhưng chưa đi được hai bước, dưới chân hắn trầm xuống, lại giẫm lên một cái bẫy.

Xoạt!

Một đạo khí nhận mờ nhạt đột nhiên xuất hiện cắt về phía cổ họng hắn.

Bùi Lăng vội vàng vận chuyển 【 U Quỷ độn pháp 】 tránh đi khí nhận, nhưng hai oan hồn trước mặt lại bị khí nhận trảm diệt ngay tại chỗ.

Một lần nữa đứng vững, hắn nhướn mày, chỗ mình vừa đặt chân đều do oan hồn đi qua.

Nhưng oan hồn không có thực thể, có thể phát động trận pháp lại không thể phát động cơ quan cạm bẫy, cũng may tốc độ của mình rất nhanh.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra khôi lỗi dò đường từ trong túi trữ vật.

Khôi lỗi chỉ mới đi tiếp mấy trượng đã khởi động cạm bẫy, lần này là mấy thi khôi vô cùng to lớn rách nát xuất hiện.

Nhìn từ quần áo, chắc lúc trước bọn chúng là thủ vệ trong di tích cổ, có lẽ trước kia còn rất cường đại.

Nhưng theo năm tháng ăn mòn, hiện tại đã rơi xuống cấp độ Trúc Cơ.

Bùi Lăng không do dự, chém ra đao khí ngay tại chỗ...

Xoạt xoạt xoạt...

Chỉ chốc lát sau đã thoải mái giải quyết.

Sau đó, hắn lại gặp mấy cơ quan cạm bẫy, trận pháp thủ vệ...

Sau một trận chiến đấu không phải quá dữ dội, hắn nhanh chóng dựa vào thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh để đến cửa cung điện.

Lúc này, Bùi Lăng phát hiện trên cánh cửa lớn cao tròn trăm trượng điêu khắc hình vẽ trăm tộc muôn hình muôn vẻ.

Chương 999: Cung điện màu trắng (1)

Phía trên có rất nhiều chủng loại dị tộc, phần lớn đều là loại mà trước kia hắn gần như chưa từng gặp, thậm chí còn không gọi được cả tên.

Nhưng liếc mắt qua, hắn phát hiện trong này không có mười tộc nâng khay lúc đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn.

Xem ra tòa cung điện này là trung tâm của di tích cổ.

Tất nhiên là chỗ nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ lần này.

Bùi Lăng ra lệnh cưỡng chế khôi lỗi và oan hồn tiếp tục đi vào bên trong dò đường, nhưng khôi lỗi vừa tiến lên trước, trong chớp mắt chạm đến cửa lớn đột nhiên linh cơ hoàn toàn biến mất, "bang bang" một tiếng ngã xuống, hoàn toàn không có động tĩnh.

Oan hồn muốn xuyên qua cửa, lại biến mất sau một tiếng rít gào.

Thấy thế, Bùi Lăng nhíu mày lại, lại triệu hồi ra vài oan hồn, ra lệnh bọn chúng chui vào từ vị trí vách tường, lại lấy ra khôi lỗi thử đào ra một cái lỗ ở trên vách tường.

Nhưng không ngoài dự đoán, mặc kệ là oan hồn hay khôi lỗi, lúc chạm đến vách tường hoặc là cửa lớn cung điện, hoặc là tiêu tán hoặc là ngã lăn.

Thấy thế, Bùi Lăng trực tiếp cách không vỗ một chưởng về phía cửa lớn.

Oanh!!!

Không giống với những tượng đá đã từng nguy nga hùng vĩ thấy ở ven đường, dù cánh cửa lớn cũng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại không nhúc nhích tí nào.

Không nhận ra xung quanh có bất kỳ dấu vết trận pháp phòng hộ nào, hình như bản thân chất liệu và trọng lượng của cánh cửa lớn này, đã đến tình trạng một kích của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng không thể rung chuyển chút nào.

Bùi Lăng nhướn mày, tiếp theo rút ra Cửu Phách Đao, chém ngang đao.

Keng!

Đao khí gào thét chém trúng cửa lớn nhưng lại không thể để lại chút dấu vết nào ở trên cửa.

Thấy thế, Bùi Lăng đến gần mấy bước, đang muốn tiếp tục thử thủ đoạn khác, đã thấy cửa lớn đột nhiên phát ra tiếng động "tạch tạch tạch", tự động mở ra hai bên.

Trong cung điện tối tăm.

Bởi vì quá rộng lớn, sắc trời nơi đây lại vừa hoàng hôn, dù cho trên đỉnh điện có vô số lỗ thủng chiếu sáng, nhìn qua khe cửa vẫn thấy trong điện không tính quá sáng.

Bùi Lăng lấy ra thần niệm đảo qua toàn bộ cung điện, trong điện trưng bày không ít đồ trang trí.

Trong đó có rất nhiều thứ đến nay còn sót lại chút linh cơ.

Nhưng lúc này gần như không có một vật trang trí nào hoàn hảo, không ít cái bàn đổ đến chia năm xẻ bảy, vụn rơi đầy đất.

Từ mức độ hỗn loạn của nó, hình như không chỉ trải qua một lần cướp sạch.

Hắn kiểm tra một chút, không phát hiện vấn đề gì, lại ra lệnh cho khôi lỗi, oan hồn đi vào bên trong kiểm tra.

Sau khi khôi lỗi và oan hồn đi vào, quanh quẩn đi qua đi lại trong điện, thỉnh thoảng giẫm lên, xuyên qua một vài vật phẩm, cả nửa ngày cũng không phát hiện điều khác thường.

Thế là lúc này Bùi Lăng mới cẩn thận đi vào trong điện.

Nhưng hắn vừa bước vào trong điện, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng "rầm", cửa điện nặng nề lập tức đóng chặt!

Cùng lúc đó, toàn bộ vách tường, nóc nhà, mặt đất xung quanh sáng lên từng đường vân huyết sắc, trong nháy mắt trận pháp kích hoạt, tất cả lối ra vào đều bị phong tỏa.

Bùi Lăng nhướn mày nhanh chóng dò xét xung quanh.

Đã thấy trong điện tối tăm phủ tro bụi thật dày, khắp nơi trong tầm mắt đều là dấu vết đập phá.

Dường như nơi đây đã xảy ra rất nhiều lần hỗn loạn.

Ở chỗ càng sâu hơn, vị trí sát vách tường bày đủ loại pho tượng màu đen.

Nhìn kỹ, những pho tượng này đều là dị tộc giống hình ảnh trên cửa lớn.

Điều này khiến Bùi Lăng lập tức nhớ tới trước Triêu Na hành cung của Lệ sư tỷ cũng có một đám tượng đá đen nhánh, sinh động như thật, tràn ngập ác ý.

Nhưng cẩn thận chu đáo, những pho tượng trước mặt và pho tượng trước Triêu Na hành cung vẫn có rất nhiều sự khác biệt.

Mặc dù bọn chúng cũng là màu đen lại không phải khắc đá, càng giống dùng tài liệu gì đó đúc kim một lần duy nhất mà thành, đen nhánh tỏa sáng. Hơn nữa hình dáng vẻ ngoài khác nhau, cao thấp mập ốm khác nhau rất nhiều, chỉ là không có Nhân tộc.

Điều giống nhau duy nhất là bọn chúng đều là kiểu đau khổ gào thét.

Dường như đang chịu đựng đau khổ và tra tấn cực đoan.

Trong đó có một chủng tộc dáng người yểu điệu, tóc dài rủ xuống đến mắt cá chân, bên gáy mọc lên hoa văn mãng xà, hai tay đều có mười ngón tay, nhìn khuôn mặt vốn nên xinh đẹp, nhưng biểu cảm dữ tợn vặn vẹo như ác quỷ.

Bùi Lăng đi qua trước mặt nó, nhìn tiếp ra sau lại là một pho tượng cực kỳ cao.

Mặc dù không có trình độ động một tí vài chục trượng như Cự Nhân tộc, nhưng cũng cao chừng mấy trượng.

Nó ở trần, chỉ có bên hông buộc một cái quần da dài đến gối, lộ ra bắp chân như người thường cùng bàn chân như móng trâu. Nó há to miệng lộ ra răng nanh sắc bén như đang cuồng loạn gào thét.

"Bộp, bộp, bộp..." Trong điện vắng lặng im ắng, chỉ có tiếng bước chân Bùi Lăng không nhanh không chậm đi vào chỗ sâu.

Chẳng mấy chốc hắn thấy mười pho tượng đứng thẳng ở chỗ sâu nhất.

Mười pho tượng này khác với trăm tộc đã thấy lúc trước, mặc dù vẻ mặt trăm tộc đau khổ nhưng cũng không có vết thương hoặc là quản chế.

Nhưng mười pho tượng này đều bị đao búa cắm trên người, đóng đinh lơ lửng ở trên vách điện.

Bùi Lăng ngước đầu nhìn mười pho tượng này, con ngươi hơi co rụt lại.

Chương 1000: Cung điện màu trắng (2)

Đây là mười tộc nâng khay quỳ chúc lúc mình đoạt giải nhất Thi Đấu Ngoại Môn!

Từ trái đến phải, theo thứ tự là ác quỷ cường tráng mặc trường bào, U Hồn như Nhân tộc nhưng cuối áo bào không thấy chân mà khói đen tản khắp, dị tộc trên trán có một cái sừng gò má đầy lông tóc, dị tộc tóc dài xăm mình rắn ngậm hai lỗ tai nhỏ gầy, dị tộc một mắt một cánh tay một lỗ mũi, dị tộc chỉ có cao một phần ba người thường lại đội cái mũ còn cao hơn mình, dị tộc trên gò má mọc lông chim...

Pho tượng thứ tám cao bằng đỉnh điện là Cự Nhân tộc!

Tòa thứ chín giao tiêu như khói, mặt mày quyến rũ chính là Giao Nhân tộc.

Tòa thứ mười tóc dài rủ xuống, sau tai có lông vũ như ngọn lửa, trên trán đeo một cái Trụy Tử có hình dáng giọt nước, rơi xuống mi tâm. Mặc dù quần áo xinh đẹp nhưng hình dáng kiên cường, lại là một dị tộc vẻ ngoài vô cùng oai hùng.

Không giống với mười tên nô bộc dị tộc nhu thuận mềm mại lúc đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, mười tên dị tộc trước mắt đều không khác nhau, trên trán đều là oán giận và chiến ý nồng đậm gần như thực chất.

Trên thân thể của bọn nó đều cắm một món binh khí, cắm sâu vào vách tường, treo bọn nó lên cao.

Phi kiếm, búa rìu, cốt tiễn, trường đao...

Những lúc này binh khí đã ảm đạm không ánh sáng, như theo năm tháng dài đằng đẵng đã mất đi tất cả linh cơ và uy hiếp.

Nhưng khi Bùi Lăng đến gần, lại mơ hồ nhận ra nguy hiểm.

Hắn lập tức dừng chân.

Vào lúc này, hắn chợt thấy cách mười pho tượng không xa lại có một miệng giếng.

Vừa rồi khôi lỗi và oan hồn dò xét, không hề phát hiện miệng giếng này.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhíu mày thao túng khôi lỗi và oan hồn tới gần miệng giếng. Nhưng khôi lỗi và oan hồn lại đi qua đi lại xung quanh miệng giếng, mờ mịt luống cuống.

Bọn chúng căn bản không phát hiện được miệng giếng kia, hoặc phải nói Bùi Lăng điều khiển bọn chúng cũng không thể thông qua bọn chúng để cảm giác được nơi đó có giếng.

Thấy thế, Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo 【 Thủy Kính thuật 】 , chiếu rõ tình hình trong giếng.

Trong thủy kính đen kịt một màu.

Hình như không có cái gì hết.

Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, đang muốn cân nhắc tiếp tục thi triển thủ đoạn dò xét giếng, lúc này trong thủy kính tối đen, đột nhiên truyền ra một tiếng "soạt" như nước di chuyển.

Chỉ thấy bóng tối nhúc nhích, sau đó tách ra như sóng nước, mười tên dị tộc dáng người cường tráng, chân sinh hai vó leo ra.

Mười tên dị tộc này nhanh chóng leo ra miệng giếng, sau khi thấy Bùi Lăng, trong mắt bọn chúng lập tức lộ ra vẻ vô cùng căm hận: "Nhân tộc... Nhân tộc!!!"

Sau đó không chút do dự rút ra cự chùy đeo sau lưng, đánh về phía Bùi Lăng.

"Kết Đan trung kỳ..." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, nhưng ra tay lại không chút sơ suất, lập tức cầm Cửu Phách Đao chém ngang mà ra, đao khí như một dải lụa huyết sắc gào thét chém ra.

Xoạt!

Sau một đao, mười tên dị tộc lập tức bị cắt thành hai mươi đoạn, khí thế của đao khí không giảm mà tiếp tục bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã chém vào pho tượng giao nhân.

Keng!!

Tựa như kim thiết đánh vào nhau, đao khí lập tức tán loạn, pho tượng giao nhân lông tóc không tổn hao gì, thậm chí chưa từng lay động một cái.

Thân thể dị tộc bị chém giết chậm rãi biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Sau đó trong giếng đen lại truyền ra tiếng động "rầm rầm", chẳng mấy chốc lại có mười tên dị tộc leo ra.

Lần này xuất hiện, rõ ràng là mười tên dị tộc dáng người yểu điệu, tóc dài rủ xuống mắt cá chân, bên gáy mọc hoa văn như mãng xà. Đối với đặc điểm của chủng tộc này, Bùi Lăng lập tức chú ý ngón tay của bọn nó, quả nhiên hai tay của bọn nó đều mọc lên mười ngón tay mỗi bên, phía sau đeo trường cung đen nhánh.

Khí tức của bọn chúng dao động, đều là Kết Đan hậu kỳ.

Giống với vừa rồi, bọn chúng vừa thấy tu sĩ Nhân tộc, lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn căm hận: "Nhân tộc... Nhân tộc!!!"

Mười tên dị tộc không cần chào hỏi lẫn nhau, đều nhịp lấy trường cung sau lưng xuống, mũi tên đen nhánh trút xuống như cơn mưa to, mang theo luồng khí âm hàn đồng loạt bắn về phía Bùi Lăng.

Thấy thế, Bùi Lăng mặt không đổi sắc.

Thủ vệ rách nát khác với những trận pháp không trọn vẹn lúc trước, cấm chế nơi này được bảo tồn rất hoàn chỉnh.

Có lẽ đây từng là một sân thí luyện dị tộc.

Hiện tại trên cơ bản hắn đã đi những nơi khác trong di tích cổ một lượt, không phát hiện bất kỳ vật gì có giá trị.

Thứ duy nhất có khả năng thỏa mãn yêu cầu bảo vật của nhiệm vụ chân truyền, chắc chắn ở trong cung điện này.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tiếp tục ra tay.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí cuồn cuộn tùy ý như đại dương phun ra nuốt vào.

Theo tiếng vang khi mũi nhọn cắt chém cơ bắp xương cốt, mười tên dị tộc Kết Đan hậu kỳ nhanh chóng bị Bùi Lăng giải quyết.

Ngay sau đó, trong giếng đen lại xuất hiện tiếng động.

Lần này chỉ có một dị tộc xuất hiện.

Dáng người nàng thướt tha, lúc nhảy ra khỏi giếng đen nhanh nhẹn lại không mất đi vẻ ưu nhã.

Lúc ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, tóc dài dày như hải tảo rủ xuống đến gối, mặc một bộ giao tơ như khói mềm, vẻ mềm mại uyển chuyển đập vào mặt.

Chương 1001: Nguyên Anh giao nhân

Vừa xuất hiện, không những vẻ ngoài xuất chúng khiển trong điện mờ tối cũng như phát sáng.

Càng có hơi nước tươi mát chầm chậm tản ra.

Nếu không phải sau tai có vảy dày đặc, gân như không nhận ra thân phận dị tộc của nàng.

Giao nhân.

Khí tức là Nguyên Anh tiền kỳ!

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, không đợi đối phương ra tay, trong hai con ngươi của hắn lóe lên ánh lửa, vô số phù văn nhỏ bé hiện ra đan xen, lại dẫn đầu thi triển 【 Vĩnh Chú thần thông 】 .

Vốn hành động của giao nhân nhẹ nhàng, lập tức trở nên chậm chạp, khí tức đột nhiên hạ xuống, nhưng cảnh giới vẫn giữ ở Nguyên Anh kỳ.

Ánh mắt nó u oán nhìn Bùi Lăng, nỉ non mở miệng, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào thấm vào gan ruột người ta: "Nhân tộc nha..."

Nhưng Bùi Lăng không hề do dự, trực tiếp chém ra một đạo đao khí.

Trong đao khí huyết sắc xen lẫn một vòng giáng đỏ vẩn đục, lại đã dùng tới 【 Đọa Huyết Chú 】 mới học trước đó không lâu.

Xoạt!

Đao khí như luyện, tiếng xé gió sắc bén xen lẫn một luồng khí tức nguyền rủa chém về phía đầu giao nhân.

Vào lúc này, giao nhân kia giơ hai tay lên cao, chợt dùng sức ép xuống một cái.

Quanh người nàng đột nhiên xuất hiện từng đầu hải thú to lớn.

Đồng thời xuất hiện với hải thú còn có sóng biển núi cao đột nhiên mà thành, đập vào đầu Bùi Lăng.

Oanh!!!

Đao khí chém sóng lớn thành hai khúc, dư thế không giảm quyết chí tiến lên, chém bị thương vài hải thú bị giao nhân chuyển qua trước mặt làm tấm chắn.

Hải thú bị thương, máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ nước biển, lại không lùi mà tiến tới, gầm thét lao về phía Bùi Lăng.

Nhưng vọt tới một nửa, khí tức của hải thú lại nhanh chóng lụi bại, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, co quắp... Bọn chúng nhận lấy nguyền rủa!

Rầm rầm...

Sóng lớn dâng trào đập xuống, trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều thấm đầy nước biển, lại càng lên càng cao. Tàn phá bừa bãi dữ dội như biến đại điện thành một vùng biển cỡ nhỏ.

Bùi Lăng đứng lơ lửng giữa không trung, trong tầm mắt chỗ đã không còn chỗ cho hắn đặt chân.

Vào lúc này, giao nhân cưỡi đỉnh sóng, hai tay bắt chéo, nhắm mắt hé miệng, tiếng ca như tiếng trời lập tức vang lên: "Ma siết khế..."

Nó dùng một loại ngôn ngữ mà Bùi Lăng chưa từng nghe qua, đẹp đẽ cao xa, uyển chuyển nhu hòa khiến người ta vô thức thu liễm sát ý, say mê đắm chìm.

Vẻ mặt Bùi Lăng hơi hoảng hốt nhưng lập tức ổn định tâm thần, Cửu Phách Đao chấn động, vô số đao khí như tràn đầy trời đất chém về phía giao nhân.

Trong mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa lực lượng nguyền rủa đậm đặc.

Rầm rầm rầm...

Giao nhân đối mặt với đao khí dày đặc rơi xuống, tiếng ca không ngừng, lại đột nhiên chuyển một làn điệu, từ thư giãn biến thành sục sôi.

Cùng lúc đó, nước biển xung quanh nó điên cuồng dâng lên, trong khoảnh khắc dấy lên tầng tầng sóng lớn, nhào về phía đao khí.

Rầm rầm rầm...

Sóng to gió lớn và đao khí sắc bén không ngừng đan xen triệt tiêu, kích thích dư kình khiến xung quanh chấn động từng tầng.

Vốn tạp vật trong điện chìm nổi, chẳng mấy chốc đã bị chấn thành bột mịn.

Nhưng pho tượng trăm tộc và tường điện xung quanh lại vững như Thái Sơn, không hề bị trận đại chiến của hai bên ảnh hưởng.

Bùi Lăng liên tục vung múa trường đao, trong lòng âm thầm so sánh thực lực của giao nhân này, nó lại mạnh hơn tất cả dị tộc trước đó cộng lại.

Thế nhưng, so với lúc Kiều Từ Quang vừa Ngưng Anh, vẫn còn kém một mảng lớn.

Cũng không phải đối thủ hiện tại của hắn!

Nghĩ tới đây, tâm niệm Bùi Lăng vừa động, đã lấy ra 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 .

Món pháp bảo này đã sớm bị hắn luyện hóa, lúc này rót pháp lực vào đã thôi động nó.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..." Tiếng cười yêu kiều của nữ tử trẻ tuổi đột nhiên vang lên trong điện.

Chẳng mấy chốc, vốn trong quảng điện có sóng cả mãnh liệt, cứ như đã bị vấy bẩn bởi những nét bút thấm đẫm mực nước, nhanh chóng nhiễm lên màu sắc âm trầm quỷ quyệt.

Nước biển màu xanh thẳm không ngừng hóa thành một mảnh đen kịt.

Trong đó có hình bóng lay động ngọ nguậy như người như quỷ như yêu, khi thì huyết nhục khô héo, khi thì bạch cốt trắng xám.

Lại có quỷ khóc ở bốn phương tám hướng, nghẹn ngào rả rích, lại như xen lẫn tiếng cú vọ cười khằng khặc quái dị, từng cánh tay màu trắng xám vươn ra từ trên mặt biển, chộp về phía giao nhân.

Cùng lúc đó, một khung bình phong tinh xảo lơ lửng giữa không trung, từng mỹ nhân vô cùng quyến rũ bước đi khoan thai, thướt tha đi tới, vừa sải bước ra đã đến bên cạnh giao nhân, bọn họ cười đùa, quyến rũ, khéo léo, kéo tóc dài, tay chân và váy áo của giao nhân...

Trong 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 , thực lực của giao nhân bị hạn chế rất lớn, lại thêm 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , trong nháy mắt suy yếu đến cực điểm!

Đương nhiên Bùi Lăng sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức xuất đao.

Xoạt xoạt xoạt...

Lúc đao khí huyết sắc tung hoành, mùi máu tanh tràn ngập.

Sau một lát, khu vực quỷ quyệt do 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 hình thành chậm rãi ổn định, "bịch", thi thể giao nhân chồng chất vết thương mất đi tất cả sinh cơ rơi vào trong nước.

Chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy gì nữa.

Đã mất đi lực lượng của giao nhân duy trì, nước biển cũng nhanh chóng rút đi.

Chương 1002: Chiến Vương truyền thừa (1)

Không đợi Bùi Lăng nghỉ ngơi, trong giếng đen lại truyền đến tiếng nước "rầm rầm", một dị tộc tóc dài xăm mình, da như than đen tay đè miệng giếng xoay người nhảy ra.

Hắn ta cầm trong tay một cây quyền trượng dài ba thước, rắn ngậm hai lỗ tai, vẻ mặt lạnh lùng.

Không giống dị tộc trước đó, sau khi dị tộc này nhìn thấy Bùi Lăng không hề nói nhảm một chữ, trên quyền trượng lập tức sáng lên lân hỏa mênh mông, trong nháy mắt đã ra tay.

...

Trọng Minh tông.

Sâu trong Giám Sát điện.

Bốn người nhìn chằm chằm thủy tinh kính.

Thấy cuối cùng Bùi Lăng đã tiến vào Bách Chiến điện đường trong di tích cổ, Lệ Vô Định khẽ gật đầu: Chỉ cần bên Tô thị không có thủ đoạn ngầm gì, lấy thực lực hiện tại của Bùi Lăng, nhiệm vụ di tích cổ lần này sẽ không thất bại!

Đang nghĩ ngợi, trong thủy kính, Bùi Lăng đã liên tục chém giết hai vòng dị tộc.

Lúc này xuất hiện một giao nhân Nguyên Anh kỳ, hắn ta lập tức ngồi thẳng người, nói: "Tu vi của Bùi Lăng này đã đột phá Kết Đan hậu kỳ."

"Nếu không, hạn mức cao nhất của Bách Chiến điện đường này là đối thủ Kết Đan hậu kỳ."

"Hắn tăng lên độ khó rất lớn cho mình."

Kết Đan hậu kỳ khiêu chiến Nguyên Anh tiền kỳ, độ khó cao hơn không chỉ mấy trăm lần khi Kết Đan trung kỳ khiêu chiến Kết Đan hậu kỳ.

"Hắn hoàn toàn không biết gì về di tích cổ, tất nhiên trước khi tiến vào, có thể tăng lên một phần thực lực sẽ tăng thêm một phần thực lực." Giám Sát điện chủ bình tĩnh nói.

Trên đường Bùi Lăng đến di tích cổ đều tu luyện, có vẻ cực kỳ khắc khổ.

Bốn người ở đây đều nhìn rõ ràng điều này.

Chỉ có điều, hình như tiểu tử này có sở thích tự ngược...

Lệ Vô Định nhẹ gật đầu, Lệ thị không thể nhúng tay vào nhiệm vụ chân truyền.

Nếu không, đâu để Tô thị và Tông Chủ bác bỏ cơ hội tranh đoạt vị trí Thánh Tử của Bùi Lăng.

Bởi vậy, dù là Bùi Lăng lựa chọn nhiệm vụ, hay những tin tức liên quan sau khi chọn xong nhiệm vụ, Lệ thị đều không thổ lộ đôi câu vài lời, điều này đã dẫn đến tình huống hiện tại.

Chỉ có điều, việc này cũng không liên quan quá nhiều.

Lệ Liệp Nguyệt đã nói với hắn ta, lúc Bùi Lăng ở Kết Đan tiền kỳ đã vượt qua Cuồng Huyết Cảnh.

Lần trước trong tranh đấu cơ duyên Thiên Ngoại đảo, lại lấy tu vi Kết Đan trung kỳ chạy trốn từ trong tay Kiều Từ Quang Nguyên Anh kỳ.

Chỉ là một dị tộc Nguyên Anh kỳ, còn không làm gì được kẻ này.

Nghĩ đến đây, hắn ta tiếp tục quan sát thủy kính.

Quả nhiên, không lâu sau Bùi Lăng đã chém tên giao nhân Nguyên Anh kỳ kia ở dưới đao.

Thấy dị tộc Nguyên Anh kỳ thứ hai ra sân, Tư Hồng Yên Thiều buông chén trà xuống, chậm rãi nói: "Vừa rồi Bùi Lăng còn chưa dùng hết sức, trong nhiệm vụ chân truyền lần này, chắc không có vấn đề gì."

"Thế nhưng, Chiến Vương truyền thừa Long Bá tộc này không hợp với Nhân tộc ta nhau, dù hắn thông qua Bách Chiến điện đường, cũng chỉ lấy được một ít bảo vật có cũng được mà không có cũng không sao."

"Lại không thể đạt được công pháp quán đỉnh, dốc túi dạy dỗ của tiền nhân giống dị tộc."

Lệ Vô Định khinh thường nói: "Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được."

"Huống chi, thiên kiêu Nhân tộc ta tự có rất nhiều truyền thừa Nhân tộc chờ hắn tu tập, không cần hiếm có thứ của nô bộc?"

Tô Ánh Nhai thản nhiên nói: "Mặc dù phần lớn dị tộc đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nhưng cả Long Bá tộc vẫn còn có chút nội tình."

"Nhất là Chiến Vương này, cả Long Bá tộc dũng mãnh hiếu chiến, nữ nhân hài tử cũng hung hãn không sợ chết, có thể đoạt được chữ 'Chiến' làm Vương hào, có thể nghĩ được thực lực."

"Nghe đồn khi Chiến Vương còn sống, đã có thể dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao, tu vi cao thâm, thủ đoạn thần diệu. Lại có tính tình hào phóng, rất có tình nghĩa với chư tộc."

"Dù ở trong Nhân tộc, thậm chí đến nay có một vài tu sĩ vẫn khen ngợi hắn."

Tư Hồng Yên Thiều khẽ gật đầu, nói: "Dù sao cũng là một trong mấy vị truyền thuyết có thể đếm được trên đầu ngón tay của dị tộc, nếu không phải như thế, lúc trước truyền thừa của hắn hiện thế, cũng không dẫn tới nhiều dị tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngấp nghé như vậy."

Đám người Tô Ánh Nhai nhẹ gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục nhìn vào trong thủy kính.

...

Sâu trong Trọng Minh tông.

Trên trời cao.

Cung khuyết nguy nga lơ lửng giữa trời, cốt long xoay quanh bay múa quấy mây mù như nấu sôi.

Trong lan can quỳnh ngọc, Tông Chủ tay áo bồng bềnh đang chậm rãi đi qua hành lang.

Sau người là mấy thị nữ dị tộc xinh đẹp tóc vàng mắt vàng nhắm mắt theo đuôi, cầm trong tay nghi phiến, cái làn, khăn trơn, đều là vẻ mặt cung kính, dáng vẻ mềm mại.

Thỉnh thoảng lấy ánh mắt tôn sùng quấn quýt trộm liếc Tông Chủ.

Đột nhiên phía trước không xa truyền đến một tràng tiếng hoàn bội đinh đang.

Chỉ thấy một bóng dáng yểu điệu được mười thị nữ mặc rực rỡ nhiều màu vây quanh, chậm rãi đi tới từ bên kia hành lang.

Người kia khuôn mặt như ngọc thướt tha, đôi mắt sáng ngời mặc váy màu đỏ áo trắng ngà, châu vây thúy quấn, trông nghi thái vạn phương.

Lúc bước đi, làn váy hồng như đóa hoa máu phun trào lộ ra một đôi chân trần tuyết trắng, trên mắt cá chân đeo đủ vòng vàng ròng, Kim Linh phát ra từng tiếng giòn vang theo bước chân, càng lộ rõ vẻ quyến rũ tận xương, mỗi một hành động đều khiến người vô thức thấy miệng đắng lưỡi khô.

Chương 1003: Chiến Vương truyền thừa (2)

Chính là Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến!

Thấy thế, thị nữ dị tộc thay đổi sắc mặt lập tức quỳ xuống, kề trán sát đất run lên nhè nhẹ.

Vẻ mặt Tông Chủ thản nhiên, dừng bước hỏi: "Chuyện gì?"

Tư Hồng Khuynh Yến cầm quạt tròn trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn mấy thị nữ dị tộc kia một cái, chỉ không nhanh không chậm đi đến chỗ cách Tông Chủ không xa, lấy quạt tròn nhẹ nhàng vỗ vai hắn ta, nghiền ngẫm cười một tiếng: "Ngươi ra tay?"

Nói xong, sóng mắt nàng lưu chuyển, thu hồi quạt tròn nhẹ nhàng quạt, đưa mắt nhìn quanh thưởng thức trên bầu trời, mây sương quấn quanh, cốt long bay lượn.

Tông Chủ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Tô thị khẩn thiết muốn nhờ liền ra tay giúp một lần."

Tư Hồng Khuynh Yến không hề bất ngờ, mấy việc dính đến lợi ích ba tộc này, Tô Ly Kinh là Tông Chủ, thiên vị bên mình cũng không có gì.

Cũng giống với Chu Diệu Ly, nếu đây là hậu bối dòng chính có huyết mạch thân thiết với nàng, nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ trong tranh đấu Thánh Nữ.

Chỉ tiếc, Chu Diệu Ly không phải...

Suy nghĩ đảo quanh, Tư Hồng Khuynh Yến thu hồi ánh mắt, nhìn sang Tông Chủ, vừa cười vừa nói: "Ta rất tò mò, rốt cuộc nhiệm vụ mà tiểu tử họ Bùi kia nhận lần này có vấn đề gì, vì sao ba nhà đều không phát hiện?"

Tông Chủ không trả lời vấn đề này ngay, mà sau khi im lặng một lúc lâu mới từ tốn nói: "Ta sẽ cho hắn một cơ hội."

Tư Hồng Khuynh Yến dừng động tác nhẹ lay động quạt tròn trong tay, chợt hiểu được, hừ cười nói: "Thì ra là thế! Thế nhưng, nếu việc này bị Cửu A Lệ thị phát hiện..."

Tông Chủ mỉm cười nói: "Thì tính sao?"

Thì tính sao?

Tư Hồng Khuynh Yến cười nhẹ gật đầu, không sai, đến cấp bậc này của bọn họ đã không cần nhìn sắc mặt ba nhà để làm việc.

Đương nhiên, Cửu A Lệ thị còn có trưởng bối ở đây, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy.

Nhưng sau đó chắc chắn phải là Tô thị đi ra bồi thường.

Dù Cửu A Lệ thị không phục thế nào, cũng không thể vì một Kết Đan họ khác, khai chiến với Tông Chủ Thánh tông đương nhiệm!

Nhận được tin tức mình muốn biết, Tư Hồng Khuynh Yến không hề có suy nghĩ ở lại nữa, lúc này vung quạt tròn lên, cùng mười mấy tên thị nữ sau lưng hóa thành một đạo trường phong, trong khoảnh khắc đã phá mây mà đi.

...

Đát La Trạch.

Di tích cổ.

Bách Chiến điện đường.

Hỏa diễm rực rỡ như mặt trời gay gắt chầm chậm tản đi, cho dù Kim Ô treo cao giữa không trung để lộ ra nguyên hình, vẫn bị đao khí huyết sắc chém thành hai khúc, lúc này như mặt trời lặn phía tây, ánh sáng vàng biến mất từng chút một theo Kim Ô tiêu tán.

Trên mặt đất, Bùi Lăng hơi thở ra, lấy ra một viên đan dược ăn vào.

Hắn đã liên tục chém giết tám tên dị tộc cấp độ Nguyên Anh, di tích cổ này lại không có chút linh khí nào tồn tại như Đát La Trạch.

Chỉ có thể thông qua sử dụng đan dược để khôi phục pháp lực đã tiêu hao.

Pháp lực trong cơ thể vừa khôi phục một chút, lại có một tên dị tộc da phấn gò má dài nhảy ra từ trong giếng.

Trên khuôn mặt và hai tay trần trụi của dị tộc này mọc đầy lông vũ, khí tức quanh người phun trào cũng là Nguyên Anh kỳ.

Bùi Lăng lập tức ra tay!

【 Vĩnh Chú thần thông 】 !

【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 !

Tên dị tộc này vừa xuất hiện đã lập tức rơi vào suy yếu.

Không đợi nó kịp phản ứng, Bùi Lăng nhanh chóng đánh ra pháp quyết, 【 Đố Nang Tỏa 】 !

Trong mắt hắn bốc lên Nam Kha Mộng Hỏa, vô số phù văn nhỏ bé yếu ớt xuất hiện đan xen thành xiềng xích càng mảnh khảnh hơn sợi tóc.

Những xiềng xích này đột nhiên xông ra đôi mắt, "rầm rầm"... Giữa hư không vang lên tiếng kim thiết va chạm vào nhau như sông ngòi trào lên.

Vô số xiềng xích nhỏ bé màu đen phóng tới dị tộc, trong nháy mắt đã bao bọc hắn ta lại thành một cái kén sâu màu đen to lớn.

Trong chú văn dày đặc lưu động, một thân pháp lực của tên dị tộc này lập tức bị phong ấn hơn phân nửa.

Xoạt xoạt xoạt ...

Ngay sau đó, vô số đao khí chém vào cổ hắn ta.

Cũng không lâu lắm, xiềng xích của 【 Đố Nang Tỏa 】 đã bị thu hồi, dị tộc đã thất bại bỏ mình, chậm rãi tiêu tán.

Bùi Lăng lập tức nuốt vào một viên đan dược khôi phục pháp lực.

Lúc này, trong giếng đen duỗi ra một cái đầu to lớn.

Tên dị tộc Nguyên Anh kỳ thứ mười chỉ nhẹ nhàng một bước đã đi ra.

Tên dị tộc thứ mười này có vẻ ngoài không khác gì Nhân tộc, không có bất kỳ dấu vết kiểu vảy lông của đủ loại dị tộc, lại cực kỳ cao lớn, khi nó đạp vào mặt đất, đưa tay ra đã có thể chạm đến đỉnh điện.

Chính là Cự Nhân tộc thấy khi vừa tiến vào di tích cổ.

Bùi Lăng không hề chậm trễ ra tay, trong mắt lấp lóe ánh sáng, phù văn xen lẫn, 【 Vĩnh Chú thần thông 】 !

Ngay sau đó, pháp lực quán chú đã thôi động 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 .

Trong điện vốn mờ nhạt lập tức rơi vào một khoảng ma quỷ dày đặc, "Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..." Tiếng cười mỹ nhân cảnh xuân tươi đẹp liên tiếp vang lên, từng bóng dáng yểu điệu đi xuống từ bình phong lơ lửng giữa không trung, vô cùng quyến rũ, như hoa như ngọc, cười nói tự nhiên xuất hiện toàn bộ trong điện.

Nơi mỗi một bóng người xinh đẹp đến, áo hương tóc mai hình bóng lay động, như mộng như ảo, trong âm thầm lại có cơn gió âm u nổi lên xung quanh rét lạnh tận xương, vô số quỷ quái lặng yên sinh ra.

Chương 1004: Trảm mười tộc

Chỉ có điều, cự nhân phát ra một tiếng rít, một quyền đánh về phía Bùi Lăng, quyền phong lạnh thấu xương như đao xông phá đám quỷ, lại không hề bị 【 Vĩnh Chú thần thông 】 và 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】 ảnh hưởng!

Một nắm đấm của nó to như căn nhà Nhân tộc, trong toàn bộ đại điện cũng cứng lại, khí lưu đều bị dẫn dắt, ngưng tụ, đè nén, ầm vang đánh về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng không tránh không né, Cửu Phách Đao gào thét mà ra, đao khí sắc bén, trong huyết sắc quanh quẩn giáng đỏ, lại đã thi triển 【 Đọa Huyết Chú 】 .

Oanh!!

Đao khí và nắm đấm va chạm, tạo ra sóng khí to lớn khuếch tản ra bốn phương tám hướng, đường vân huyết sắc trên mặt đất và bốn vách tường hơi dập dờn, chợt khôi phục như thường.

Đao khí nhanh chóng không chịu đựng nổi cự lực tràn trề, ầm vang vỡ nát!

Trên nắm tay cự nhân cũng bị chém ra một đạo vết máu, nhưng loại thương thế này không hề ảnh hưởng đến lực lượng của cự nhân, dư thế nắm đấm to lớn của hắn ta không giảm tiếp tục đánh phía Bùi Lăng!

Bóng dáng Bùi Lăng nhoáng lên một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo Huyết Ảnh, thi triển 【 Huyết Quỷ độn pháp 】 tránh đi một quyền này.

Ngay sau đó, đã thấy vết máu trên nắm tay cự nhân nhanh chóng khôi phục, 【 Đọa Huyết Chú 】 không có bất kỳ hiệu quả gì với hắn ta.

Thấy thế, Bùi Lăng nhướn mày, chợt thi triển 【 Đố Nang Tỏa 】 .

Trong con mắt hắn bắn ra vô số xiềng xích nhỏ bé, "rầm rầm" vang động khóa thân thể cự nhân.

Cự nhân cúi đầu nhìn hắn, lại đánh ra một quyền.

Chỉ sóng khí kèm theo nắm đấm đã có thể trực tiếp đánh bay tu sĩ Kết Đan bình thường.

Oanh!!!

Thân thể Bùi Lăng nhanh chóng vặn vẹo mấy lần, hóa thành âm ảnh hòa vào trong bóng tối cách đó không xa.

Lúc xuất hiện lại đã đến nơi xa.

Vừa rơi xuống đất, tâm niệm hắn vừa động, quanh người lập tức hiện ra chín nữ tử huyết y với vẻ quyến rũ khác nhau, vô cùng xinh đẹp, chính là 【 Huyết Sát đao phách 】 !

Chín tên đao phách vẻ ngoài xinh đẹp, trên trán lại tràn ngập vẻ khát máu dày đặc, lệ khí mọc lan tràn, không cần Bùi Lăng phân phó, vừa hiện thân đã thi triển thủ đoạn giết về phía cự nhân.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng vung vẩy trường đao chém ra ngàn vạn đạo đao khí!

Rầm rầm rầm...

Đôi bên ngươi tới ta đi, ngoại trừ pho tượng trong điện, tất cả tạp vật đều không còn sót lại chút gì trong dư âm chiến đấu, đường vân huyết sắc không ngừng chấn động, lay động... Trong tầm mắt chỉ thấy huyết y lướt qua, quyền ảnh như núi, sóng khí lạnh thấu xương tung hoành như dệt, sát cơ lành lạnh tràn trề đầy trong quảng điện.

Chiến đấu một lát, Bùi Lăng dần phát hiện cự nhân trước mặt có kháng tính cực cao với thuật pháp thần thông loại nguyền rủa.

Lại thêm tu vi đôi bên có chênh lệch, vì vậy tất cả thuật pháp nguyền rủa của mình đều không có tác dụng gì.

Ngoại trừ cái đó ra, lực lượng của cự nhân này rất kinh người.

Thực lực càng cường đại hơn chín tên dị tộc Nguyên Anh xuất hiện trước đó!

Chỉ có điều, ngoại trừ lực lượng kinh người thì hình như cự nhân này không biết bất kỳ thuật pháp gì...

Nghĩ tới đây, khí thế quanh người Bùi Lăng tăng trưởng, đột nhiên dùng ra 【 Trường Hận Chú 】 !

Vào lúc này, cự nhân gầm thét nhấc chân hung hăng giẫm một cước về phía Bùi Lăng.

Trước mắt Bùi Lăng nhanh chóng tối xuống, một cước này che đậy tất cả sắc trời trong tầm mắt hắn như bầu trời sụp đổ, ầm vang rơi xuống.

Hai tay của hắn nắm chặt Cửu Phách Đao, vặn eo xách hông, nín thở tập trung, ý niệm quán chú vào thân đao, trường đao vung ra, đao khí huyết sắc cắt phá bầu trời, xoạt!

Một đạo đao khí to lớn thoát thể bay ra từ thân đao, so với tất cả đao khí trước đó càng thêm sắc bén, khổng lồ, bá đạo...

Chém thẳng về phía cự nhân!

Rầm rầm rầm...

Tiếng chiến đấu dữ dội không ngừng vang lên bên tai.

...

Trọng Minh tông.

Sâu trong Giám Sát điện.

Lúc hương trà lượn lờ, bốn người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhìn thủy tinh kính to lớn trước mặt.

Dị nhân Long Bá tộc...

Di tích cổ này vốn là Chiến Vương truyền thừa Long Bá tộc.

Vì vậy, Long Bá dị nhân ra sân cuối cùng này càng cường đại hơn tất cả dị nhân trước đó.

Lệ Vô Định vuốt ve râu dài dưới cằm, nói: "Đây là cửa ải cuối cùng, sau khi chém giết dị nhân Long Bá tộc này, nhiệm vụ cũng kết thúc."

Hắn ta hơi mỉm cười, Bùi Lăng là Nhân tộc đơn thuần không nhận được sự công nhận của ý chí Chiến Vương trong di tích cổ, tất nhiên cũng không thể kế thừa truyền thừa chân chính của Chiến Vương.

Nhưng thông qua Bách Chiến điện đường, ít nhất có thể đạt được một món bảo vật Long Bá tộc làm phần thưởng.

Trên thực tế, đối với Lệ thị mà nói, mặc kệ là Chiến Vương truyền thừa hay bảo vật, đều không phải thứ trân quý gì.

Chủ yếu phần thưởng này là yêu cầu của nhiệm vụ chân truyền.

Đến lúc đó, Bùi Lăng thông qua nhiệm vụ chân truyền, Lệ thị sẽ lập tức phái người đón hắn về trong tông, đề phòng biến cố.

Nghĩ đến đây, tâm niệm Lệ Vô Định vừa động, đã bí mật truyền âm trong tộc chuẩn bị tiếp ứng.

"Cạch." Tư Hồng Yên Thiều ưu nhã đặt bát trà xuống, khẽ gật đầu, đáy mắt nàng thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Chân truyền đệ tử liên quan đến truyền thừa chân chính một tông, từ trước đến nay yêu cầu hà khắc.

Chương 1005: "Một cơ hội" (1)

Sở dĩ việc thăm dò di tích cổ Đát La Trạch này cho thời gian mười năm là cân nhắc cho đệ tử đủ thời gian tu luyện, chuẩn bị đầy đủ rồi thông qua.

Chỉ là thực lực của Bùi Lăng này mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh quá nhiều.

Hiện tại chỉ là tu vi Kết Đan hậu kỳ cũng nghiền ép một đường.

Nhiệm vụ di tích cổ này lại không có chút độ khó khiêu chiến nào với hắn.

Tô Ánh Nhai lại cau mày.

Thực lực của Bùi Lăng lại mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn ta quá nhiều.

Lấy tu vi Kết Đan trung kỳ, liên tục chiến đấu với dị nhân Nguyên Anh mười tộc, đến bây giờ còn thần hoàn khí túc, dường như còn có rất nhiều át chủ bài chưa dùng đến... Chỉ sợ Tô Chấn Hòa đã không phải đối thủ của tiểu tử này!

Nghĩ tới đây, Tô Ánh Nhai hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì.

Giám Sát điện chủ mắt điếc tai ngơ với lời nói của ba người, ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào thủy tinh kính, quan sát đủ loại chi tiết.

Dựa theo phân phó của Tông Chủ, hắn ta chỉ cần truyền nhiệm vụ cho Bùi Lăng là đủ.

Về phần tranh đấu giữa Chẩm Thạch Tô thị và Cửu A Lệ thị, Giám Sát điện chủ lại không muốn xen vào.

...

Đát La Trạch.

Trong di tích cổ.

Đao khí như luyện chém ngang dày đặc, quyền ảnh như núi gào thét sắc bén.

Trong điện to như vậy không ngừng vang lên tiếng rít nặng nề, mặt đất không ngừng chấn động...

Sau nửa canh giờ, khắp nơi trên gạch đều là vết máu dinh dính, cả người cự nhân đầy vết đao, thỉnh thoảng miệng vết thương dữ tợn lộ ra xương cốt trắng hếu.

Trong đó trí mạng nhất là hai đạo vết đao gần tim, tung hoành như chữ thập, da thịt xoay tròn để lộ ra trái tim còn đang nhảy lên.

Ngay sau đó, đao khí màu đỏ máu lại gào thét chém ra, lúc huyết nhục vẩy ra, trên cổ cự nhân đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nơi cổ họng của nó trào ra máu tươi cuộn cuộn, hơn phân nửa cái cổ cũng bị chặt đứt...

"Ầm!"

Cự nhân vươn tay như còn muốn đánh trả, nhưng cuối cùng thần thái trong mắt nó nhanh chóng biến mất, nặng nề ngã xuống.

Toàn bộ đại điện đều chấn động một cái như là một tòa núi nhỏ đổ sụp.

Bùi Lăng thở hổn hển, lại nhanh chóng ăn vào một viên đan dược.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm giếng đen trước mặt, chuẩn bị đối phó dị tộc tiếp theo ra sân.

Nhưng đợi nửa ngày, trong giếng đen lại yên lặng không có chút động tác nào.

Ngay lúc trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, dưới đáy giếng đen đột nhiên truyền đến một luồng lực hút cường đại.

Hắn không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt cả người lẫn đao bị đẩy xuống giếng.

Trước mắt nhanh chóng lướt qua vẻ tối tăm, chẳng mấy chốc cảnh tượng thay đổi, Bùi Lăng phát hiện mình đi tới một sơn cốc trống không.

Tòa sơn cốc này giống với cung điện màu trắng ở bên ngoài, trong tầm mắt đều hoang vu tĩnh mịch phong hoá thành cát, cột đá tàn tạ, pho tượng chia năm xẻ bảy, bậc thang dài thoi thóp... Chỉ động tác rất nhỏ của Bùi Lăng cũng khiến sóng khí chuyển động, khiến bọn chúng lập tức đổ sụp thành cát.

Đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn lên theo cột trụ màu trắng hếu, thứ vốn bị hắn xem như cây cột, rõ ràng là khung xương chân của cự nhân.

Nó cao như ngọn núi, dù Bùi Lăng ngửa đầu đến cực điểm lại chỉ có thể nhìn rõ ràng cằm dưới của nó, không nhìn thấy đại khái khuôn mặt của nó.

Cự nhân ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa rộng rãi màu trắng, bảo tọa này điêu khắc đồ án trăm tộc, hai bên bảo tọa còn có từng chỗ ngồi màu trắng hơi nhỏ hơn một chút, trên những chỗ ngồi này khắc hình tượng một dị tộc duy nhất, lúc này đều trống rỗng chìm dưới sắc trời mờ nhạt, để lộ ra khí tức xa xưa mà thê lương.

Ngay dưới chân cự nhân trưng bày một cái bàn dài có thể để Nhân tộc chạy ở phía trên.

Trên bàn dài trưng bày một vài thứ linh tinh.

Những vật này ảm đạm không ánh sáng, dường như chỉ là một vài thứ lung tung không đáng tiền, nhưng thần niệm của Bùi Lăng đảo qua lại giống với giếng đen trước đó, nếu không phải nhìn bằng mắt thường căn bản không phát hiện được sự tồn tại của bọn chúng.

Bùi Lăng cẩn thận đánh giá khung xương cự nhân trước mặt, chắc khung xương này là chủ nhân di tích cổ.

Thế nhưng, hiện tại đối phương đã là một bộ xương khô, chắc hẳn đã chết mấy ngàn mấy vạn năm...

Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn vào những thứ ảm đạm kia, lập tức nhận ra những thứ này là bảo vật cần thiết trong nhiệm vụ di tích cổ.

Mục tiêu nhiệm vụ đang ở trước mắt, nhưng Bùi Lăng không tùy tiện tới gần mà gọi khôi lỗi và oan hồn dò đường ra, để chúng nó quay chung quanh bàn dài vài vòng, sau khi đi qua đi lại trên bàn dài mấy lần không gặp nguy hiểm gì, lúc này mới đi từng bước một về phía cự nhân.

Lúc đi được một nửa, từ trên người cự nhân đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cường đại!

Luồng khí tức này vô cùng cổ xưa, lộ ra ý mục nát rõ ràng.

Nhưng trong mục nát lại có một loại cảm giác âm trầm khó mà miêu tả.

Bùi Lăng lập tức dừng chân, hắn nhìn qua khung xương cự nhân, trong lòng lập tức đoán được đây là ý chí do cự nhân để lại!

Toà di tích cổ này đã tàn tạ không chịu nổi.

Cũng không biết bộ xương khô của đối phương đã khô tọa ở đây bao nhiêu năm tháng.

Chương 1006: "Một cơ hội" (2)

Nhưng ý chí còn sót lại vẫn như thực chất, tràn trề nặng nề khiến người ta rùng mình.

Bùi Lăng lập tức thi triển 【 Thiền Tức thuật 】 , che giấu tất cả khí tức quanh người đồng thời lấy ra Hư Thiên giới chủng, chuẩn bị bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Vào lúc này, trong hốc mắt độc lâu cự nhân chầm chậm sáng lên hai ngọn lửa huyết sắc, dường như vị đã từng là Chiến Vương này lại mở mắt ra, trở lại nhân thế.

"Quỳ xuống." Cằm dưới độc lâu khép mở, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm không cho phép kháng cự vang lên như sấm sét.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, 【 Thiền Tức thuật 】 không có tác dụng với ý chí cự nhân.

Không biết tu vi của đối phương cao hơn hắn bao nhiêu cấp độ.

Cho dù chỉ còn sót lại một sợi ý chí cũng không phải thứ mà bây giờ hắn có khả năng chống lại.

Bùi Lăng cau mày, trong tình huống này, không quỳ rất có thể sẽ chết, không cho hắn có lựa chọn dư thừa!

Chỉ có điều, hiện tại hắn đang làm nhiệm vụ chân truyền, biết đâu có cao tầng Trọng Minh tông nhìn chằm chằm ở trong góc tối.

Trọng Minh tông cũng không phải Lưu Lam hoàng triều, thân là thiên kiêu Nhân tộc, vì sống tạm quỳ xuống trước dị tộc tuyệt đối là điều tối kỵ!

Lúc trước hắn đoạt giải nhất ở Thi Đấu Ngoại Môn từng có Kết Đan mười tộc nâng khay quỳ chúc, lúc ấy Giám Sát điện chủ đã động viên ở trước mặt mọi người, từng nói nhìn hắn đi theo bước chân tổ tiên Thánh tông, tiếp tục nô dịch chư tộc, tàn sát thiên hạ, giương cao uy danh Thánh tông!

Bởi vậy có thể thấy được thái độ của Trọng Minh tông với dị tộc.

Tổng kết lại chỉ là hai chữ: Nô dịch.

Đúng vậy, quãng đường trước đó đều đi quá dễ dàng, hoàn toàn không cửu tử nhất sinh như trong tưởng tượng, từng bước khó khăn gian nan.

Rất hiển nhiên, những cái kia chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, có lẽ tình cảnh hiện tại mới là thử thách thật sự của nhiệm vụ chân truyền!

Hiện tại hắn tuyệt đối không thể quỳ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hít sâu một hơi, lưng eo ưỡn lên càng thẳng, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Đệ tử Trọng Minh tông Bùi Lăng xin ra mắt tiền bối, mạo muội làm phiền, kính xin rộng lòng tha thứ."

Ý chí cự nhân nghe vậy im lặng mấy tức, sau đó đột nhiên có một luồng lực lượng vô cùng cường đại giáng lâm.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy hai vai trầm xuống, như trong nháy mắt có vạn ngọn núi cao đặt ở trên người hắn!

Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không chịu nổi cự lực như thế, trong nháy mắt đã bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất, làn da toàn thân nứt ra, mạch máu nổi lên, máu tươi bắn tung toé!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy tình huống cực kỳ không thích hợp, ngay sau đó đã nghe ý chí cự nhân như lôi đình lại ù ù mở miệng: "Hiện tại, bản tọa cho ngươi một cơ hội sống sót."

...

Trọng Minh tông.

Sâu trong Giám Sát điện.

Bốn người nhìn hình ảnh trong thủy tinh kính.

Huyết sắc đao khí chầm chậm kiềm chế, Bùi Lăng rất thuận lợi đánh bại vị dị tộc cuối cùng.

Lệ Vô Định lập tức yên lòng, kết quả đã có, hiện tại chỉ cần đề phòng Tô thị ra tay là được!

Ngay lúc hắn ta muốn mở miệng nói chuyện, cảnh tượng trong kính biến đổi, Bùi Lăng bị kéo vào một tòa sơn cốc mờ nhạt.

"Không biết Bùi Lăng sẽ chọn cái gì?" Thấy thế, Tư Hồng Yên Thiều mang theo chút tò mò nói.

Chiến Vương Long Bá tộc để lại rất nhiều bảo vật, nhưng trải qua những năm gần đây di tích cổ mở ra, đã không còn thừa nhiều.

Đương nhiên ba nhà đều rất rõ ràng những bảo vật kia là thứ gì.

Hiện tại Bùi Lăng tùy tiện chọn cái nào cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thu hoạch được thân phận chân truyền.

Chỉ có điều, lần nhiệm vụ chân truyền cho kỳ hạn mười năm này kết thúc nhanh chóng như vậy, khiến Tư Hồng Yên Thiều không nhịn được cảm thấy hơi nhàm chán, lúc này không nhịn được đẩy bát trà trước mặt, mỉm cười đề nghị, "Chúng ta có nên đánh cược một trận không?"

Lệ Vô Định mỉm cười nói: "Tốt, ta cược hắn... Hả?"

Giám Sát điện chủ cũng nhíu mày lại, trong tay kết động pháp quyết đã thấy trong thủy tinh kính nổi lên từng tầng gợn sóng, nhưng giây lát Bùi Lăng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lệ Vô Định lập tức nhíu mày lại, Tư Hồng Yên Thiều và Tô Ánh Nhai cũng đã nhận ra điều không đúng.

Vẻ mặt điện chủ lạnh lùng, lại liên tiếp đánh ra pháp quyết muốn điều chỉnh hình tượng thị giác tìm ra lý do, nhưng hắn ta di chuyển như thế nào, trong thủy tinh kính vẫn duy trì cảnh tượng Bùi Lăng mới vào sơn cốc, không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ biến hóa nào.

Thấy cảnh này, sắc mặt Lệ Vô Định lập tức trầm xuống, không phải Bùi Lăng không nhúc nhích mà là hình ảnh dừng lại!

Bùi Lăng mang theo viên minh châu kia trên người, là nguyên bộ với chí bảo Vạn Hóa Minh Hợp Kính trấn điện của Giám Sát điện, cũng là thứ Giám Sát điện dùng để chứng kiến toàn bộ quá trình đối phương tấn thăng vị trí chân truyền, bảo đảm tuyển chọn chân truyền công bằng công chính, sẽ không bị thật giả lẫn lộn.

Nhưng bây giờ, minh châu bị cắt đứt mối liên hệ với Vạn Hóa Minh Hợp Kính!

Nhận ra điểm ấy, trên trán Lệ Vô Định nhanh chóng hiện ra một vòng hung ác nham hiểm, cái gì cũng không nói, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Tô Ánh Nhai híp hai mắt lại, sau đó nghĩ tới điều gì, cũng đứng bật dậy theo sát rời đi.

Chương 1007: Bản tọa, Tô Ly Kinh

Chẳng mấy chốc trong điện chỉ còn lại hai người điện chủ và Tư Hồng Yên Thiều.

Hai người đều không có ý đi tham gia trò vui, vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhìn hình ảnh đứng im trong thủy tinh kính.

Đát La Trạch.

Trong di tích cổ.

Bầu không khí trong sơn cốc mờ nhạt gần như ngưng trệ.

Bùi Lăng như bị một bàn tay khổng lồ nhìn không thấy đè ép chặt chẽ, hắn không tự chủ được quỳ hai đầu gối xuống đất, trên dưới cả người, ngay cả đầu ngón tay cũng khó có thể di chuyển chút nào, trong tầm mắt toàn là da tróc thịt bong, máu me đầm đìa, nhìn dữ tợn lại đáng sợ.

Trước mặt hắn, hài cốt cự nhân cao lớn như núi cao ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cao lớn.

Cằm dưới của hài cốt khép mở, tiếng như lôi đình: "Hiện tại lập lời thề vĩnh viễn trung thành với bản tọa."

"Dâng lên một nửa hồn phách của ngươi, lấy đó để tâm thành."

"Bản tọa không chỉ có thể thả cho ngươi một con đường sống, còn có thể hứa cho ngươi vị trí Tông Chủ Thánh tông tương lai!"

Tiếng nói như lôi đình quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc.

Đống đổ nát thê lương còn sót lại lập tức hôi phi yên diệt.

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức dấy lên sóng to gió lớn, ý chí trong di cốt... Tuyệt đối không phải cự nhân ban đầu!

"Ngươi... Là... Ai?!" Bùi Lăng rất khó khăn hỏi, bây giờ cả người hắn đều bị lực lượng vô hình giam cầm như là bị tiểu trùng hổ phách phong tồn, đây vẫn chỉ là uy áp do đối phương thả ra, một khi đối phương thật sự ra tay, e rằng mình sẽ hôi phi yên diệt, hài cốt không còn trong khoảnh khắc!

"Bản tọa, Tô Ly Kinh." Giọng nói trong di cốt bình tĩnh nói, "Ngươi có thể gọi bản tọa là... Tông Chủ."

Tô Ly Kinh... Tông Chủ?!

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, thốt ra: "Tông Chủ Thánh tông?!"

Di cốt cự nhân trong di tích cổ dị tộc này là Tông Chủ Thánh tông?!

Đây là có chuyện gì?

Không đúng!

Đường đường Tông Chủ thật sự muốn đối phó với một Kết Đan nho nhỏ như mình, đã có thể ra tay ở trong tông từ lâu! Vì sao phải chọn ngay lúc này?

Là Tô Chấn Hòa!

Tô Chấn Hòa là con cháu Tô thị, Tông Chủ đương thời cũng là tộc nhân Tô thị.

Là Tô Chấn Hòa mời Tông Chủ ra tay.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng rất phí sức hỏi: "Tô Chấn Hòa?"

"Chỉ là Tô Chấn Hòa còn không đáng để bản tọa tự mình ra tay." Tô Ly Kinh lạnh nhạt nói, "Bản tọa hiện thân là vì ngươi."

Thấy Bùi Lăng không hiểu, hắn ta chuyển động độc lâu to lớn nhìn một vòng sơn cốc mờ nhạt ở hai bên, hoang mạc ở sau lưng, ung dung nói, "Nơi đây là Chiến Vương truyền thừa của Long Bá tộc."

"Sau khi Chiến Vương ngã xuống để lại truyền thừa và ý chí nâng đỡ thiên kiêu dị tộc ngoại trừ Nhân tộc."

"Trăm năm trước, di tích cổ hiện thế, Thánh tông phát hiện sự tồn tại của truyền thừa đã tỏ ra không biết, thả ra tin tức truyền thừa để hấp dẫn thiên kiêu dị tộc cách xa vạn dặm đến đây thử thu hoạch truyền thừa."

"Trong Thi Đấu Ngoại Môn trước đó, mười tên thiên kiêu dị tộc nâng khay quỳ chúc ngươi đoạt giải nhất cũng đi ra từ đó."

Bùi Lăng nghe vậy chợt hiểu ra, lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới lai lịch của mười tên dị tộc, vốn tưởng là trưởng bối Thánh tông thu hoạch lúc đi ra ngoài.

Dù sao Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông còn lẻn vào địa bàn năm phái chính đạo trắng trợn tàn sát phàm nhân, những người khác du lịch bên ngoài bắt chút dị tộc về tông, hình cũng là hợp tình hợp lý.

Lại không ngờ dùng di tích cổ này dụ địch xâm nhập, tiếp theo ra tay đoạt được.

"Bản tọa có một sở thích cần rất nhiều thiên kiêu dị tộc." Tô Ly Kinh tiếp tục nói, "Vì vậy, dứt khoát bỏ ra chút công sức thay thế ý chí Chiến Vương, tự mình sàng lọc thiên kiêu dị tộc tiến vào nơi đây vì truyền thừa của hắn."

Bùi Lăng nghe vậy, con ngươi đột nhiên co vào, thì ra là thế!

Thay thế ý chí Chiến Vương, tự mình sàng chọn thiên kiêu dị tộc...

Nói cách khác, sau khi tin tức Chiến Vương truyền thừa truyền ra, tất cả thiên kiêu dị tộc đến nơi đây, mặc kệ xuất thân tôn quý cỡ nào, thiên phú xuất sắc cỡ nào, lại được trong tộc gửi gắm hy vọng như thế nào, đều bị Tông Chủ lựa chọn như đang nhìn rau cải trắng.

Nhìn trúng sẽ trực tiếp thu vào Trọng Minh tông để nô dịch.

Không vừa ý, hoặc giết hoặc thả để bỏ đi lòng nghi ngờ của dị tộc, bảo đảm sau này vẫn còn thiên kiêu đến đây...

Không.

Tô Ly Kinh không thể tốt bụng như vậy.

Rất có thể những thiên kiêu bị thả đi đã thành khôi lỗi của hắn ta.

Chiến Vương Long Bá tộc để lại truyền thừa vốn vì tăng lên thực lực của hậu bối dị tộc bọn họ.

Nhưng những năm gần đây lại thành nguồn cung cấp để Tô Ly Kinh thu hoạch nô bộc dị tộc và tai mắt ổn định.

Hơn nữa, người có tư cách vạn dặm xa xôi trà trộn vào Ma môn mưu đồ quyền sở hữu truyền thừa, tất nhiên đều là người nổi bật trong dị tộc.

Cho dù bây giờ bọn họ còn nhỏ tuổi, chưa thể chấp chưởng đại quyền.

Nhưng nếu lâu năm, một nhóm người này lớn lên, vậy đối với Thánh tông mà nói, không, phải nói là với Tô Ly Kinh... Chỉ sợ toàn tộc những dị tộc kia sẽ bị nô dịch cũng không tự biết!

Thật sự là tính toán rất lớn!

Lúc này, Tô Ly Kinh tiếp tục nói: "Hôm nay ngươi đã đến đây, có tư cách để bản tọa tuyển chọn."

Chương 1008: Sinh tử trong mười tức (1)

"Bản tọa biết ngươi là do Thánh Nữ đưa vào tông môn, Lệ thị cũng hào phóng với ngươi."

"Nhưng ngươi cần hiểu rõ, Lệ thị làm như thế chỉ vì dựa vào thiên phú tư chất của ngươi, để thuận tiện giúp Cửu A Lệ thị nắm hết quyền hành."

"Mặc dù Thánh Tử Thánh Nữ đều có khả năng kế thừa vị trí Tông Chủ của bản tọa."

"Nhưng Cửu A Lệ thị tự có Thánh Nữ đứng trước, sao lại tha cho ngươi bao biện làm thay, đăng lâm vị trí Tông Chủ?"

Nói xong, trong số tạp vật trên bàn dài, một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa chậm rãi bay lên, ngay sau đó trong hốc mắt di cốt cự nhân nhanh chóng bắn ra một đạo thần niệm, đánh vào trong ngọc giản này.

"Leng keng! Kiểm tra ra công pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..." Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Bùi Lăng.

Chỉ nghe Tô Ly Kinh lại nói tiếp: "Đây là 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 , là cơ duyên mà bản tọa ngẫu nhiên đạt được từ nhiều năm trước, là công pháp Tiên giai, dùng cái này Ngưng Anh có thể ngưng ra Nguyên Anh càng tinh khiết hoạt bát hơn, thành tựu đối tượng tốt nhất trong Tiên Anh."

"Lấy tu vi hiện tại của ngươi cũng có tác dụng."

"Ngươi tu luyện công pháp này, sau khi trở thành Thánh Tử còn có thể luyện Thánh Nữ thành lô đỉnh của ngươi, từ nay về sau quên hết tất cả chuyện xưa trước kia, đạo tâm gia tộc, từ đó tuyệt đối nghe theo, mặc ngươi sai phái!"

"Đến lúc đó, ngoài mặt đại quyền Thánh tông do Lệ thị khống chế, thật ra do một mình ngươi quyết định."

"Cửu A Lệ thị sẽ không cho ngươi tiền đồ như thế, Chẩm Thạch Tô thị cũng không cho ngươi, Phù Quang Tư Hồng thị càng không cần nói!"

"Chỉ có bản tọa mới có thể ban cho!"

Đại quyền Tông Chủ...

Trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, đương nhiên hắn rất rõ ràng việc Lệ thị nâng đỡ hắn trở thành Thánh Tử nhưng không thể giao vị trí Tông Chủ cho hắn.

Hiện tại, Tông Chủ mở miệng hứa cho quyền lực Tông Chủ, phải nói rằng đây là một lợi ích rất lớn.

Nhưng Bùi Lăng lại không định đồng ý.

Nguyên nhân rất đơn giản, Tông Chủ nói hào phóng, lại muốn hắn lập lời thề tâm ma, lại giao ra một nửa hồn phách... Cứ thế, cho dù đến lúc đó nhìn như đại quyền trong tay, còn không phải khôi lỗi của Tô Ly Kinh?

Cho đến tận nay, Lệ thị đã cung cấp rất nhiều tài nguyên phong phú nhưng cũng không khống chế hắn như thế.

Vốn Bùi Lăng cũng không có suy nghĩ không thể có với vị trí Tông Chủ.

Được Lệ thị nâng đỡ lên vị trí Thánh Tử, chắc chắn càng tốt hơn việc làm Tông Chủ nhưng bị Tô Ly Kinh quản chế.

Quan trọng nhất là, hắn không thể vì cái gọi là đại quyền Tông Chủ, thật sự hại Lệ sư tỷ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không đồng ý cũng không từ chối, mà đột nhiên hỏi: "Xin hỏi Tông Chủ, nếu lúc trước đệ tử không chọn trúng nhiệm vụ này, mà là hai cái khác sẽ như thế nào?"

"Đều giống nhau." Tô Ly Kinh bình tĩnh nói.

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt đang muốn hỏi, lại nghe Tông Chủ tiếp tục nói, "Toàn bộ thiên hạ đều có sự sắp xếp của bản tọa."

"Nếu ngươi lựa chọn nhiệm vụ giết chân truyền, sẽ vừa đúng có chân truyền đưa tới cửa cho ngươi giết."

"Chỉ có điều, nếu ngươi ra tay thật, đến lúc đó người chết chắc chắn là ngươi."

"Về phần đi khu vực nguy hiểm..."

"Ngươi vừa đạt được một phần truyền thừa có liên quan với U Tố mộ."

"Vạn quỷ trong U Tố mộ hận không thể xé ngươi thành mảnh nhỏ, tiện cướp đoạt truyền thừa của ngươi."

"Không cần tìm kiếm, chỉ cần gần đây ngươi dừng lại ở Vạn Hủy hải, U Tố mộ sẽ chủ động tìm ngươi."

"Về phần ba khu vực nguy hiểm khác... Giữa bốn khu vực nguy hiểm cũng không hòa thuận, ngươi có truyền thừa U Tố mộ tương đương với việc có một phần khí vận của U Tố mộ."

"Đây là thứ mà các khu vực nguy hiểm khác khát vọng nhất."

"Một khi tiến vào, không cần bản tọa nói rõ ràng kết quả."

Nói đến chỗ này, dường như Tô Ly Kinh đã mất sạch sự kiên nhẫn, giọng hắn ta thản nhiên, "Tốt, có đầu quân cho bản tọa hay không, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, đang muốn tiếp tục tìm kiếm những vấn đề khác, hiển nhiên Tô Ly Kinh không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn ta bình tĩnh nói: "Ta đếm ngược mười số, nếu ngươi vẫn không thể đưa ra lựa chọn, vậy cứ ở lại nơi đây làm khôi lỗi trong di tích cổ giống những dị tộc kia, làm Chiến Vương truyền thừa sàng chọn thiên kiêu đi."

"Mười."

"Chín."

Thấy không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo, lần này Tông Chủ tự mình ra tay, ngay cả Cửu A Lệ thị cũng không phát hiện.

Bây giờ hắn còn ba cái mạng... Không, chắc chỉ có hai cái.

Nằm trong tay sự tồn tại loại Tông Chủ này, chưa chắc Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đã có tác dụng. Chỉ có Thiên Thương Lệ mà sư tôn Dược Dạ Thư cho mới có thể cứu hắn một lần trong tình huống này!

Chỉ có điều, bây giờ hắn bị uy áp của Tông Chủ chấn nhiếp, ngoại trừ miễn cưỡng có thể nói chuyện, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, có một trăm cái mạng cũng không có chút ý nghĩa nào.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Vô Danh công pháp 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Chương 1009: Sinh tử trong mười tức (2)

"Leng keng! Kiểm tra ra cần đạo lữ để tu luyện 【 Vô Danh công pháp 】 , kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra hai tên đạo lữ đều không ở trong khu phục vụ, hệ thống đang tặng miễn phí một vị đạo lữ mới cho ngài..."

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Hiện tại hắn không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể thử hệ thống uỷ thác, dựa vào hệ thống điều khiển thân thể để thoát khỏi uy áp của Tông Chủ.

Chỉ cần hệ thống có thể giúp hắn tranh thủ thời gian một tức, hắn có thể thôi động Hư Thiên giới chủng, trốn vào trong "Tiểu Tự Tại Thiên"!

"Tám." Giọng Tô Ly Kinh không có bất kỳ tình cảm gì.

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển chống đỡ uy áp cường đại, rất chậm rãi đưa tay, khó khăn lắm mới mở túi trữ vật ra.

Thấy thế, Tô Ly Kinh nhìn như không thấy, hoàn toàn không để ý.

Chỉ là Kết Đan, cho dù là Kim Đan nhất phẩm, cũng không khác gì sâu kiến ở trong mắt hắn ta.

Hắn ta căn bản không quan tâm đối phương giãy giụa như thế nào.

Hơn nữa, lấy kinh nghiệm của hắn ta, càng giãy giụa kịch liệt, sau khi bị thuần phục càng tuyệt vọng ngoan ngoãn.

Tô Ly Kinh bình tĩnh tiếp tục đếm ngược: "Bảy."

"Sáu."

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, cuối cùng đã lấy ra một thứ từ trong túi trữ vật.

Một viên nước mắt màu đỏ hồng.

Chính là Thiên Thương Lệ mà sư tôn Dược Tiên Nữ cho hắn!

Ba viên Thiên Thương Lệ, trong suốt dùng để tự vệ, xanh biếc là kịch độc, mà nước mắt màu đỏ là dùng cho cứu người.

"Năm."

"Bốn."

Vào lúc này, hệ thống trực tiếp thúc giục viên Thiên Thương Lệ này!

Nước mắt màu đỏ lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Ba."

"Hai... Hả?"

Giọng Tô Ly Kinh lạnh nhạt đột nhiên dừng lại một chút.

Ngay sau đó, trong di cốt cự nhân đột nhiên bộc phát ra một luồng sinh cơ cường đại!

Luồng sinh cơ này như thiên hà cuốn ngược, cường đại khó mà miêu tả, bắn ra từ di cốt, nặng nề quét ngang toàn bộ di tích cổ!

Tiếng sột soạt như vô số sâu kiến gặm nuốt không ngừng vang lên, trên di cốt vốn khô cạn đột nhiên tuôn ra một vòng huyết sắc.

Ngay sau đó, huyết nhục lấy tốc độ bay cực nhanh xuất hiện, dường như bộ xương khô trải qua ngàn vạn năm này tìm được đường sống trong chỗ chết, sắp sống lại.

Huyết nhục leo trèo lên xương khô, cùng lúc nhanh chóng sinh sôi còn có sinh cơ tràn lan, không ngừng bắn về bốn phương tám hướng.

Trong tầm mắt vốn là sa mạc hoang vu vắng lặng, vô số cỏ cây đột nhiên sinh ra, cành lá xanh um, trăm loại hoa như trải qua mùa xuân, dạt dào màu xanh biếc, lấy di cốt làm trung tâm, màu xanh nhạt dày đặc tươi tốt điên cuồng thôn phệ vẻ mờ nhạt vốn có.

Lúc cỏ cây um tùm xuất hiện, vô số hơi nước tụ lại, chẳng mấy chốc ở một chỗ trũng xuất hiện từng dòng nước, tiếng róc rách vang lên khắp nơi.

Chỉ mấy tức ngắn ngủi như đổi sang một khoảng thiên địa khác, di tích cổ lâu ngày không có sinh cơ, bây giờ ngước mắt nhìn ra xa lại xanh um tươi tốt, thậm chí còn có sâu bọ chầm chậm sinh sôi.

"Đông, đông, đông đùng, đùng thùng thùng..." Lúc mọi tiếng động lọt vào tai, một tiếng vang như nổi trống dần vang lên.

Ngay lúc tiếng vang kia xuất hiện, Bùi Lăng cảm thấy tất cả áp lực trên người lập tức biến mất!

Trong di cốt cự nhân đã mọc ra gần nửa huyết nhục đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét khàn khàn nặng nề, giọng nói này hoàn toàn khác với giọng của Tô Ly Kinh vừa rồi, không hề có chút vẻ âm u lạnh lẽo nào, mà tràn đầy khí tức cổ xưa, tràn ngập sự tức giận...

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình lập tức thi triển 【 U Quỷ độn pháp 】 , nhanh chóng bỏ chạy lên phía trên.

Vù!

Bùi Lăng lập tức quay lại cung điện màu trắng.

Lúc này, đường vân huyết sắc ở xung quanh cung điện đã biến mất, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt.

Hắn bị hệ thống điều khiển, lập tức bỏ chạy về phía cửa lớn.

Vừa tới gần cửa lớn, cánh cửa cao lớn nặng nề tự động mở ra.

Bùi Lăng lập tức thoát ra cửa lớn.

Hắn vừa rời khỏi cung điện màu trắng, sau lưng lập tức truyền đến một luồng khí tức vô cùng kinh khủng!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không chịu chút ảnh hưởng nào, nhanh chóng đi xa...

...

Trọng Minh tông.

Ở chỗ thật sâu.

Trong cửu điện trên cửu thiên.

Trong thư phòng cao tới vài chục trượng, lư hương mạ vàng khảm đá quý ba chân là dị thú nâng khay, một cột khói xanh lượn lờ dâng lên bay thẳng đến đỉnh điện.

Trong mùi thơm thanh đạm lộ ra chút khí tức hơi đắng, chầm chậm tản ra.

Bên cạnh giá sách bày đầy điển tịch, Tông Chủ đang cầm sách cổ đứng đọc sau một song cửa sổ, đột nhiên nhướn mày ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng.

Thị nữ mắt vàng đứng hầu sau lưng cũng vô thức nhìn theo, trong tầm mắt chỉ thấy biển mây bốc lên, đuôi cánh cốt long cao to linh xảo khuấy động trong đó, lúc mây sương cuốn lên mơ hồ thấy núi non xanh tươi trùng điệp.

Ngoài ra không có vật gì.

Nhưng Tông Chủ lại như nhìn thấy cái gì đó.

"Thú vị..." Tô Ly Kinh thản nhiên nhẹ gật đầu, chợt thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc quyển sách cổ trong tay.

Thiên Thương Lệ...

Với tu vi vạn năm của Dược Tiên Nữ cũng không có mấy giọt.

Không ngờ trên người Bùi Lăng này lại có.

Chương 1010: Chạy thoát

Loại bảo vật này vượt xa thực lực tu vi của một đệ tử Kết Đan hậu kỳ.

Chỉ có điều, lúc ấy ý chí của hắn ta đã phong tỏa vùng không gian kia.

Dù là đứng trước mặt Vạn Hóa Minh Hợp Kính của Giám Sát điện chủ và tu sĩ ba tộc, hay khế sách mà Bùi Lăng đã ký trước đó, cũng không thể phát hiện được.

Đương nhiên, dù có phát hiện, nhiệm vụ chân truyền lần này của Bùi Lăng cũng không phải chịu sự nghi ngờ gì.

Bởi vì sau khi đối phương chém giết tên Long Bá tộc Nguyên Anh kia cũng đã thông qua nhiệm vụ.

Huống chi, chỉ là tu vi Kết Đan lại trốn được một kiếp dưới tay chủ một tông như hắn ta, dù dùng thủ đoạn gì đều đã chứng minh danh tiếng thiên kiêu Thánh tông của hắn là danh xứng với thực.

Giám Sát điện.

Giám Sát điện chủ và Tư Hồng Yên Thiều tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh dừng lại trong thủy tinh kính, đột nhiên hình ảnh hơi chao đảo một cái, có chỗ biến hóa.

Chỉ thấy không biết từ khi nào sơn cốc mờ nhạt nhiễm lên màu xanh đậm nhạt không đồng nhất, cả người Bùi Lăng đẫm máu di chuyển về phía trước một mảng lớn, đang ngửa đầu nhìn lên di cốt Chiến Vương cứ như ngọn núi.

Phía trên di cốt huyết nhục uốn lượn đang không ngừng phục sinh, hai đạo khí tức hoàn toàn khác biệt ở bên trong, quấn giao chống lại nhau, đang tranh đoạt quyền khống chế di cốt.

Nhưng tình cảnh này chỉ diễn ra trong một chớp mắt ngắn ngủi, Bùi Lăng đã thoát khỏi nơi đây, hình ảnh trong thủy tinh kính cũng rời khỏi không gian mới này, trở lại bên trong Bách Chiến điện đường vừa rồi.

Điện chủ và Tư Hồng Yên Thiều đồng thời giật mình, trong hai đạo khí tức trên người Chiến Vương, một cái trong đó là Tông Chủ!

Chiến Vương trùng sinh... Trước lúc này, Tông Chủ âm thầm thay thế Chiến Vương?

Chẳng trách những năm qua, Tông Chủ bắt được nhiều thiên kiêu dị tộc như vậy!

Trong nhiệm vụ chân truyền lần này, từ lúc bắt đầu đã là một cạm bẫy.

Nhưng trong tình huống tự mình xuất hiện thế này, Tông Chủ lại thất bại!

Bùi Lăng đúng là thiên kiêu của bản môn, Ma tử trời sinh!

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Yên Thiều lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi Giám Sát điện, nàng phải nhanh bẩm báo việc này về trong tộc.

Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Giám Sát điện chủ, hắn ta nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát đánh ra pháp quyết đóng lại thủy tinh kính, cũng đứng dậy rời đi.

...

Đát La Trạch.

Trên đinh châu cây cối hỗn tạp mọc thành bụi đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Bùi Lăng hóa thân thành huyết quang như một cầu vồng bằng máu cắt qua bầu trời, đang nhanh chóng bỏ chạy về một phương hướng nào đó.

Vào lúc này, không gian sau lưng hắn lắc lư một trận, một tòa hoang mạc vô cùng to lớn đột nhiên hiện ra, phía trên hoang mạc là cột đá, pho tượng, cung điện màu trắng, sơn cốc hoàng hôn không trọn vẹn... Rất nhiều hình ảnh chợt thoáng qua, chẳng mấy chốc cả tòa di tích cổ mọc lên từ mặt đất!

Sóng khí cường đại như dời núi lấp biển đánh về phía bốn phương tám hướng, vô số cỏ cây lập tức gãy ngang, bùn nhão bắn tung toé, phi cầm tẩu thú ẩn thân trong đó còn không kịp phát ra tiếng gào thét, trong khoảnh khắc bị ép thành thịt băm.

Dù tu vi của Bùi Lăng đã là Kim Đan hậu kỳ, cũng bị hất bay ra ngoài ngay tại chỗ!

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, nhưng hắn còn chưa kịp tiếp tục bỏ chạy đã thấy một bóng dáng to lớn như núi cao đứng lên từ trong Đát La Trạch, cả nửa người của hắn ta đều nhô vào trên tầng mây, tay phải nâng di tích cổ, hai luồng hoàn khí tức toàn khác biệt còn đang đối chọi.

Tiếng rống giận dữ như kinh lôi vang vọng toàn bộ thiên địa!

Bùi Lăng lập tức bị chấn động đến hai mắt biến thành màu đen, trong thất khiếu đồng thời chảy ra vết máu, trong đầu vù vù suýt nữa ngất đi ngay tại chỗ.

Ngay lúc này, một bóng dáng như quỷ mị lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó một phát bắt được cánh tay hắn, không gian quanh người vặn vẹo một trận, trong nháy mắt hai người đã chạy ra ngoài trăm dặm.

Bùi Lăng lập tức thở ra một hơi, đã thấy người bên cạnh có vẻ ngoài khí tức hoàn toàn xa lạ, nhưng đối phương mặc quần áo đẹp đẽ giày đen, mặt mày hơi tương tự với Lệ Vô Định và Lệ Vô Mị, chủ yếu nhất là trên tay đeo một chiếc ban chỉ màu đen, trên ban chỉ khảm một viên bảo châu màu trắng ngà, khắc ba chữ vân triện "Cửu A Lệ".

Đây là một vị tiền bối bên Cửu A Lệ thị!

Không đợi Bùi Lăng nói lời cảm tạ, đối phương lại dẫn hắn tiếp tục bỏ chạy.

Mãi cho đến khi hoàn toàn không thấy Đát La Trạch, mới dừng lại trong một sơn cốc.

Trong sơn cốc đã có một đám người đang chờ đợi.

Những người này mặc quần áo khác nhau nhưng đều đeo ban chỉ có khắc "Cửu A Lệ", thấy bọn họ chạy tới lập tức hỏi: "Có lấy được bảo vật cần thiết trong nhiệm vụ không?"

Lúc này Bùi Lăng đã miễn cưỡng khôi phục lại, hắn nhanh chóng trả lời: "Không có. Ý chí Chiến Vương bị Tông Chủ thay thế suýt nữa giết ta, ta không có cơ hội cầm lấy bảo vật."

Chương 1011: Cửu A Lệ thị (1)

"Lẽ nào lại như vậy!" Sắc mặt tộc nhân Lệ thị kia trầm xuống, không khỏi giận dữ, "Thật sự khinh người quá đáng!!!"

Giọng nói chợt chậm lại an ủi Bùi Lăng, "Không lấy được bảo vật cũng không sao, đường đường là Tông Chủ lại tự mình xuất hiện ám toán một tên tiểu bối, vậy lão tổ tộc ta xuất quan hỏi thăm việc này cũng là chuyện đương nhiên! Còn có, vừa rồi chúng ta phát hiện điểm không đúng đã đến Đát La Trạch tiếp ứng, lại bị Tô thị ngăn lại, đến mức không thể chạy tới kịp thời, cũng may ngươi tự chạy ra."

"Hiện tại đừng quan tâm nhiều như vậy, về trong tộc trước!"

Nói xong, hắn ta kết động pháp quyết, lập tức thu lại huyễn cảnh che giấu tai mắt người khác, để lộ ra một tòa Truyền Tống Trận đã sớm chuẩn bị xong.

Một đám người nhanh chóng đi lên, sau khi thôi động trong nháy mắt biến mất nguyên tại chỗ.

Ngay sau đó, cả Truyền Tống Trận tự phá hủy, không còn chút dấu vết nào nữa.

...

Tầm nửa ngày sau, Bùi Lăng được người Lệ thị hộ tống, trực tiếp tiến vào tổ địa Lệ thị.

Đây là một dãy núi quanh co, màu xanh ngọc uốn lượn, mây mù bao quanh vùng núi xanh um.

Đống kiến trúc gạch xanh ngói xanh khổng lồ như ẩn như hiện giữa núi rừng.

Sau khi liếc qua một chút, Bùi Lăng bị dẫn vào cánh cửa một tòa dinh thự.

Nhìn từ vẻ ngoài, toà dinh thự này như đình viện nhà giàu trốn phàm tục, thú vòng sơn son, mái cong đấu sừng, thứ duy nhất để lộ rõ ràng thân phận thế gia tu chân là hai U Hồn thị vệ to lớn ở cổng.

Chỉ là một đoàn người vừa bước qua cổng, màu sắc xanh tươi xung quanh lập tức biến mất, trong tầm mắt tràn đầy vẻ suy bại hoang vu, xám tro.

Điều này khiến Bùi Lăng lập tức nghĩ đến lúc vừa tiến vào Trọng Minh tông, bị Vụ Liễu đưa vào một đình viện màu xám tro.

Tình cảnh lúc này rất giống với lúc ấy.

Hoàn cảnh suy bại ảm đạm này chỉ kéo dài một khắc ngắn ngủi, trước mắt đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng, Bùi Lăng lấy lại tinh thần phát hiện mình đã đứng trong một gian phòng nghị sự.

Phòng nghị sự này bày biện lịch sự tao nhã xinh đẹp, đã có mấy người ngồi bên trên.

Ở giữa là một tu sĩ thanh niên cẩm bào, vẻ ngoài tuấn lãng, dáng người cao lớn, khí tức U Hồn thị giả đứng hầu sau lưng hắn ta đều ở Nguyên Anh, lúc này lại thở mạnh cũng không dám, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm khoanh tay đứng đó.

Ngồi phía dưới tu sĩ thanh niên này lại là Lệ Liệp Nguyệt đầu đội mũ miện Thánh Nữ áo đen như đêm.

Xuống dưới nữa là một vài tộc nhân Lệ thị hoặc già hoặc trẻ, trang phục không đồng nhất.

Tất cả mọi người đều đeo ban chỉ khắc "Cửu A Lệ", trên mặt có sự tương tự nhỏ bé.

Nhất là tu sĩ thanh niên ngồi ở chủ vị, vẻ ngoài như được đúc ra từ cùng một khuôn với Lệ Liệp Nguyệt, thoạt nhìn có thể biết ngay quan hệ máu mủ.

Trong những người này ngoại trừ Lệ Liệp Nguyệt có khí tức cực kỳ cường đại, quanh người những người khác không có bất kỳ dao động tu vi gì, thoạt nhìn như phàm nhân chưa nhập đạo.

Nhưng ánh mắt đảo qua lại khiến Bùi Lăng vô thức cảm thấy trong lòng nghiêm túc.

"Các ngươi lui ra sau." Tu sĩ thanh niên ngồi trên chủ vị chậm rãi mở miệng, nghe vậy, đám người hộ tống Bùi Lăng đến đây rối rít hành lễ cáo lui, chỉ còn một mình Bùi Lăng ở đây.

Tu sĩ thanh niên ra hiệu Bùi Lăng ngồi xuống chiếc ghế đã sớm chuẩn bị xong.

Bùi Lăng thi lễ với đám người trước, lúc này mới tán bào ngồi xuống.

"Lão phu Lệ Vô Cữu." Tu sĩ thanh niên kia thản nhiên nói, "Là gia chủ đời này của Cửu A Lệ thị, cũng là phụ thân Thánh Nữ."

"Sau khi ngươi vào môn hạ Cửu A Lệ thị ta, bởi vì tục vụ bận rộn, đến bây giờ mới gặp một lần."

Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, lại rời ghế hành lễ.

Lệ Vô Cữu ra hiệu hắn ngồi xuống, lúc này mới hỏi: "Rốt cuộc nhiệm vụ chân truyền lần này xảy ra chuyện gì?"

"Hồi gia chủ..." Bùi Lăng sắp xếp lại một chút, liền kể lại hoàn chỉnh mọi việc một lần, bao gồm Tông Chủ muốn hắn đảo khách thành chủ, độc chiếm đại quyền, luyện Thánh Nữ thành lô đỉnh đủ loại, lặp lại một lần không thiếu một chữ nào.

Cuối cùng mới nói, "Lúc vãn bối ra ngoài du lịch, đã từng lấy được một viên Thiên Thương Lệ, lúc này mới may mắn chạy thoát."

Tộc nhân Lệ thị nghe vậy, vẻ mặt đều trở nên âm trầm, trong phòng nghị sự lập tức tràn ra lệ khí.

Trên khuôn mặt tuấn lãng của Lệ Vô Cữu càng lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Tất cả những lời mà Bùi Lăng vừa nói, không hề có một chữ nào là dối trá!

Lấy thủ đoạn Lệ thị hắn, muốn phân biệt một Kết Đan có nói dối hay không, vẫn rất đơn giản.

Trong lòng lập tức đảo qua vô số suy nghĩ, hiện tại Lệ Vô Cữu cũng không có tâm trạng quan tâm Bùi Lăng lấy được Thiên Thương Lệ từ chỗ nào, lúc này phân phó: "Lấy đồ trong hộp ở phía sau đến."

Một U Hồn thị giả Nguyên Anh kỳ vội vàng khom lưng hành lễ, nhanh chóng đi làm.

Chẳng mấy chốc nó cầm một cái mộc phù lớn khoảng bàn tay đến đây.

Lệ Vô Cữu hất cằm lên, ra hiệu giao mộc phù cho Bùi Lăng.

Sau đó nói: "Đây là một trong những món bảo vật mà tộc ta mang ra từ đó lúc di tích cổ vừa xuất hiện."

"Chút nữa ngươi cầm lấy nó, đến Giám Sát điện giao nhiệm vụ."

"Lần này, ai cũng không thể ngăn cản ngươi đăng lâm vị trí chân truyền!"

Bùi Lăng vội nói: "Tạ gia chủ."

Chương 1012: Cửu A Lệ thị (2)

Lệ Vô Cữu khẽ gật đầu, chợt lại hỏi: "Trong vòng ba năm, có chắc chắn Ngưng Anh hay không?"

Nghe vậy trong lòng, Bùi Lăng nhanh chóng tính toán một phen, với tu vi hiện tại của hắn đã là Kết Đan hậu kỳ.

Đừng nói ba năm, chỉ cần có thể dùng hệ thống liên tục uỷ thác tu luyện ba tháng, hắn có nắm chắc Ngưng Anh.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói: "Không cần ba năm, chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành, vãn bối nắm chắc Ngưng Anh trong vòng nửa năm."

Lệ Vô Cữu nhẹ gật đầu, nói: "Rất tốt."

"Lần này ngươi làm nhiệm vụ vất vả, hiện tại đi giao nộp bảo vật tấn thăng chân truyền đi."

Thế là, hai tên U Hồn thị giả Nguyên Anh kỳ tiến lên, dẫn Bùi Lăng rời đi.

Chờ sau khi Bùi Lăng rời đi, bầu không khí trong phòng nghị sự càng nghiêm nghị âm trầm.

Lệ Vô Cữu đảo mắt một vòng, sau đó giọng nói hơi dịu đi một chút, nói: "Bùi Lăng này tâm tính trầm ổn, tư chất tuyệt vời, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất gì khi tranh vị trí Thánh Tử."

Mọi người ở đây, ngoại trừ Lệ Liệp Nguyệt đều là tộc lão hiện tại của Lệ thị.

Nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều thông qua đủ loại con đường, hiểu rõ tình huống của Bùi Lăng.

Nhìn chung trải nghiệm và thời gian quật khởi của kẻ này hoàn toàn xứng đáng là kỳ tài ngút trời.

Càng quan trọng hơn là, đối mặt với việc Tông Chủ tự mình xuất hiện uy hiếp, đối phương cũng không lựa chọn bán chủ cầu vinh, điều này nói rõ kẻ này rất trung thành với Lệ thị...

Không, kết hợp với phong cách làm việc trước đó của tiểu tử này, cũng chưa chắc là trung thành, rất có thể chỉ là đối phương đã quen làm việc tùy theo tâm trạng, căn bản không sợ chết.

Nhưng dù như thế nào, từ đầu đến cuối đối phương không hề phản bội!

Lệ Liệp Nguyệt lạnh giọng nói: "Phụ thân, mặc dù lần này Bùi Lăng nhặt về một cái mạng, nhưng thủ đoạn này của Tông Chủ thật là bẩn thỉu, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy!"

"Không sai." Vừa dứt lời, một tên tộc lão khác đã đồng ý nói, "Lần này dù là Tông Chủ hay Tô thị, đều phải cho Lệ thị ta một lời giải thích!"

Lệ Vô Cữu trầm giọng nói: "Ta sẽ tự mình đi mời lão tổ xuất quan."

Vốn Lệ thị lão tổ không hỏi thế sự đã lâu, nếu là phân tranh bình thường tất nhiên không dám đến làm phiền.

Nhưng lần này Bùi Lăng chỉ là tu vi Kết Đan kỳ, lại trốn thoát từ trong tay Tông Chủ, tiềm lực như thế, thủ đoạn như thế, có thể nói vị trí Thánh Tử đã vào trong túi!

Một vị sắp chính vị Thánh Tử, có tư cách để lão tổ tự thân xuất hiện.

"Nên như thế." Tộc lão khác rối rít đồng ý, lại có một người nói: "Mặc dù lần này Tông Chủ chưa thể thành công, chắc tiếp theo cũng sẽ không tiếp tục mặt dạn mày dày đuổi đánh tới cùng một tiểu bối, nhưng việc này liên quan đến khí vận quyền thế của Lệ thị trong mấy trăm năm tiếp theo, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn."

"Đúng là như thế!" Một người khác nhắc nhở, "Trước đó là chúng ta đã khinh thường quyết tâm của Tô thị, tưởng dù bọn họ thuyết phục Tông Chủ xen vào tranh đấu Thánh Tử, Tông Chủ cũng không đến mức tự mình ra mặt, kết quả không phải lần này Bùi Lăng có phúc duyên cực sâu, chẳng phải mưu đồ mà Lệ thị ta vất vả tính toán sẽ trôi theo dòng nước sao?"

"Trước đó chúng ta để Bùi Lăng che giấu thực lực, là muốn đánh Tô thị một cái trở tay không kịp." Lại một tộc lão nói, "Nhưng bây giờ Tô Chấn Hòa rõ ràng không phải đối thủ của Bùi Lăng."

"Đã vậy, là lúc để Thánh Tử tương lai vang danh thiên hạ."

Lệ Vô Cữu khẽ gật đầu, nói: "Hai chuyện này có thể làm cùng một lúc."

"Bùi Lăng đã nắm chắc Ngưng Anh trong vòng nửa năm, vậy chúng ta sớm mời những đồng đạo Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Vô Thủy sơn trang này đến làm chứng."

"Đầu tiên phải chứng thực danh phận Thánh Tử tương lai cho Bùi Lăng!"

"Cứ vậy, mặc kệ là Tông Chủ hay Tô thị, nếu còn muốn ra tay với Bùi Lăng, chính là vứt bỏ mặt mũi của Thánh tông không quan tâm."

"Bất kể một vị Thái Thượng trưởng lão nào cũng không thể cho phép."

Chúng tộc lão đều gật đầu nói phải.

Có tộc lão nhắc nhở: "Gia chủ, theo ý ta, cũng đưa một tấm thiếp mời cho năm tông môn ngụy quân tử kia càng tốt."

"Bọn họ tới hay không cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải để thiên hạ đều biết danh phận Thánh Tử tương lai của Bùi Lăng!"

"Phải để tất cả mọi người đều biết kẻ này có tư chất cực tốt, tâm tính xuất chúng, là thiếu niên thiên kiêu, Thánh Tử tương lai do trên dưới Thánh tông ta cẩn thận bồi dưỡng."

"Như thế, ai dám động đến hắn sẽ là kẻ địch của Thánh tông ra, có ý đồ làm hại khí số tương lai của Thánh tông ta!"

Lệ Vô Cữu gật đầu: "Tốt!"

"Còn có." Lại một tộc lão nói thêm, "Đợi chút nữa mở nhà kho lấy tài nguyên Ngưng Anh tốt nhất đưa cho Bùi Lăng."

"Nhất định phải để hắn biết, có Lệ thị ta làm chỗ dựa, cho dù là Tông Chủ cũng không động được vào hắn!"

Lệ Vô Cữu gật đầu: "Có thể."

Lúc cao tầng Lệ thị mồm năm miệng mười bàn tán, bên bờ Cổ Uyên, xuyên qua rừng cây quỷ dị có vô số quạ đen nghỉ lại, Bùi Lăng đang được U Hồn thị giả và mấy tộc nhân Lệ thị hộ tống đến Giám Sát điện.

Giám Sát điện chủ áo bào đen mắt tím đã đợi ở trong điện, thấy Bùi Lăng đến đây khẽ gật đầu, sau đó đã biết còn hỏi: "Kỳ hạn mười năm chưa tới, ngươi đã trở về từ Đát La Trạch, bảo vật ở đâu?"

Chương 1013: Mục Nghi điện

Bùi Lăng gật đầu, tiếp theo lấy ra khối mộc phù mà Lệ thị đưa cho, lại lấy ra con mắt kia cùng giao cho điện chủ.

Giám Sát điện chủ tiếp nhận mộc phù, ngay cả kiểm tra cũng chẳng muốn đi kiểm tra.

Trong nhiệm vụ chân truyền lần này của Bùi Lăng, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, hiện tại Lệ thị đã cứu người về rồi, vậy chắc chắn đã chuẩn bị xong tất cả.

Trên thực tế, nhiệm vụ chân truyền ngoại trừ minh châu và Vạn Hóa Minh Hợp Kính để giám sát, còn có khế sách ràng buộc.

Lúc đệ tử ký kết nhận nhiệm vụ tương đương với hứa hẹn sẽ tuân thủ tất cả điều lệ trong khế sách.

Một khi vi phạm, khế sách sẽ tuân theo lời thề từ nơi sâu xa, truy cứu trách nhiệm người ăn gian.

Nhưng tiền đề là nhiệm vụ tiến hành bình thường.

Không xuất hiện tình huống vượt ra khỏi giới hạn kiểm tra chân truyền.

Hiện tại, ngay cả Tông Chủ cũng tự mình xuất hiện, vậy còn có gì để nói nữa?

Giám Sát điện chủ tiện tay thu hồi đồ vật, lập tức tuyên bố Bùi Lăng hoàn thành nhiệm vụ chân truyền, sau đó nói: "Ba ngày sau, điển lễ chân truyền vào chỗ được tổ chức ở Mục Nghi điện."

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn gật đầu, một tộc nhân Lệ thị sau lưng đột nhiên mở miệng nói: "Ba ngày quá lâu, sẽ trì hoãn việc tu luyện của Thánh Tử tương lai, lập tức xử lý!"

Thấy tộc nhân Lệ thị đã trực tiếp gọi Bùi Lăng là Thánh Tử tương lai, Giám Sát điện chủ cũng không nói gì, hiện tại Lệ thị, Tô thị, Tư Hồng thị hay vị này Giám Sát điện chủ là hắn ta, đều không cảm thấy Tô Chấn Hòa còn có tư cách gì tranh đấu với Bùi Lăng này.

Kẻ này trở thành Thánh Tử đã chỉ là chuyện sớm hay muộn!

Giám Sát điện chủ bình tĩnh nói: "Trước kia chưa bao giờ có ví dụ như vậy, ta cần xin phép Tông Chủ một chút."

Tộc nhân Lệ thị kia gật đầu: "Làm phiền."

Thế là, điện chủ để bọn họ ngồi một chút, mình đi vào nội điện.

Sau một lát, hắn ta lại xuất hiện, nói: "Tông Chủ đã đồng ý. Hiện tại Bùi Lăng có thể đến Mục Nghi điện, bắt đầu điển lễ chân truyền vào chỗ."

"Nhưng vội vàng như này cũng không đủ thời gian chuẩn bị, sợ rằng sẽ cực kỳ đơn sơ."

"Không sao." Tộc nhân Lệ thị không chút do dự, mục đích thật sự của Lệ thị là nâng đỡ Bùi Lăng lên vị trí Thánh Tử.

Chỉ là một chân truyền, đi ngang qua sân khấu là được.

Hiện tại theo bọn họ nghĩ, thời gian và sự an toàn của Bùi Lăng quan trọng hơn một điển lễ chân truyền vào chỗ rực rỡ long trọng!

Giám Sát điện chủ nhẹ gật đầu, nói: "Vừa rồi ta đã truyền âm cho hai vị chân truyền Tô thị, Tư Hồng thị và mạch chủ mười hai mạch khác."

"Hiện tại đến Mục Nghi điện, bọn họ sẽ đến nơi."

"Làm phiền điện chủ." Tộc nhân Lệ thị kia chắp tay thi lễ, chợt nói với Bùi Lăng, "Chúng ta đi."

Trước kia Bùi Lăng chưa từng nghe đến Mục Nghi điện này, nếu lúc này không có tộc nhân Lệ thị dẫn đường, hắn căn bản không biết.

Từ sau khi rời khỏi Giám Sát điện, rời khỏi địa giới Cổ Uyên, trong tầm mắt thảm thực vật chậm rãi từ hoang vu chuyển thành sum suê, chẳng mấy chốc một tòa cung điện nguy nga xuất hiện trước mắt.

Nó cao tới trăm trượng, xung quanh là cột trụ san sát mấy người mới ôm hết.

Bảng hiệu treo cao dùng vân triện viết ba chữ to: "Mục Nghi điện."

Tộc nhân Lệ thị đi cùng thuận miệng giới thiệu cho Bùi Lăng: "Nơi đây là chỗ tiến hành một vài lễ nghi của tông môn, ngoại trừ điển lễ chân truyền vào chỗ, đệ tử nội môn kết làm đạo lữ cũng thường được tổ chức ở đây."

"Bởi vì chân truyền không cần mời đồng đạo chứng kiến, lễ nghi vốn có cũng không long trọng."

"Chỉ sợ hôm nay đặc biệt đơn giản hơn chút, nhưng ngươi không cần tiếc nuối, chỉ là chân truyền cũng không tính là gì."

"Đại điển Thánh Tử vào chỗ mới là lúc ngươi nở mày nở mặt, thật sự vang danh thiên hạ."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn cũng không quá coi trọng với loại nghi thức này.

Lệ thị nhanh chóng quyết đoán như thế lại hợp tâm ý của hắn.

Một đoàn người độn đến trước Mục Nghi điện hạ xuống, sau khi vào điện chỉ thấy bên trong đã có vài chục người.

"Tư Hồng gia chủ." Tộc nhân Lệ thị nhìn thấy lập tức tiến lên hành lễ, "Chư vị tộc lão, hôm nay đã vất vả rồi."

Lại gật đầu thăm hỏi mấy tu sĩ trẻ tuổi đứng hầu sau lưng gia chủ.

Bùi Lăng thấy thế, cũng hành lễ theo.

"Không sao." Tư Hồng thị gia chủ là một lão giả thoạt nhìn khoảng sáu bảy mươi tuổi, râu tóc hoa râm, mặc một bộ trường bào màu nâu, tóc dài rối tung, cầm trong tay một thanh như ý bằng xương, trên đó quanh quẩn oan hồn, thỉnh thoảng tản ra tiếng quỷ khóc sói tru khe khẽ.

Thế nhưng, vẻ mặt gia chủ Tư Hồng thị hoà nhã, như là một trưởng bối cực kỳ hiền từ.

Hắn ta mỉm cười đánh giá Bùi Lăng một lượt, nói, "Đúng là thiếu niên tuấn kiệt, nghe nói hài tử này chưa có hôn phối?"

Tộc nhân Lệ thị cười ha ha một tiếng, nói: "Bùi chân truyền say mê đạo đồ, lại không quan tâm nữ sắc."

Uyển chuyển từ chối sự thăm dò của Tư Hồng thị gia chủ, tộc nhân Lệ thị bắt đầu giới thiệu người Tư Hồng thị với Bùi Lăng.

Gia chủ Tư Hồng thị tự mình đến đây, cũng có mấy vị tộc lão tới, ngoài ra là mấy người nổi bật trong thế hệ trẻ của Tư Hồng thị.

Người xuất sắc nhất, đương nhiên là mạch chủ một trong thượng tam mạch, Tư Hồng Lan mạch chủ một mạch Quỷ Chu.

Chương 1014: Không ai dám chiến (1)

Đây là một nam tử trẻ tuổi vẻ ngoài hơi chất phác, áo bào xanh trúc quan, trang phục đơn giản, hình như không phải người khéo ăn nói, chắp tay hành lễ với Bùi Lăng, nói một câu: "Chúc mừng."

Chợt im lặng không nói gì.

Ngược lại thiếu nữ sau lưng hắn ta cười nói tự nhiên, hỏi han Bùi Lăng như cực kỳ để ý đến hắn.

Chỉ là tộc nhân Lệ thị rất cảnh giác, không nói mấy câu đã tiếp lời thay Bùi Lăng, để tránh thiếu nữ này thật sự thành một đôi với Bùi Lăng, lại để Thánh Tử tương lai phân tâm ngay lúc quan trọng.

Sau một lúc lâu, một đoàn người đi vào cửa, người dẫn đầu tay áo bồng bềnh, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Sau lưng hắn ta là mấy tộc lão mặt không thay đổi, sau đó nữa là Tô Chấn Hòa vẻ mặt âm trầm.

Sau đó nữa là một nữ tu xinh đẹp châu vây thúy quấn, mặc cung trang màu vàng nhạt.

Trên trán cả hai đều có chút tương tự, nhìn qua có thể biết ngay là huynh muội.

Lúc này, vẻ mặt nữ tu này hơi sầu lo, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Chấn Hòa một chút, dường như rất lo lắng cho hắn ta.

Sau khi người Tô thị vào điện, người cầm đầu kia lại mỉm cười đầu tiên, cao giọng nói: "Thánh tông ta phúc tộ kéo dài. Trước đó vài ngày, vừa có Thánh Nữ chính vị, bây giờ lại nghênh đón một vị chân truyền tuổi trẻ, thật sự đáng mừng!"

Thấy thế, tộc nhân Lệ thị cười ha ha lại không nói lời nào.

Mặc dù trong trận tranh đấu chân truyền này, cuối cùng vẫn là Cửu A Lệ thị thắng được, nhưng Lệ thị sẽ không quên Tô thị đứng ngoài ra tay.

Đặc biệt người đường đường là Tông Chủ lại tự mình ra mặt, dù là Tông Chủ hay Tô thị đều phải trả giá đắt.

Chỉ có điều, hiện tại quan trọng nhất vẫn là bồi dưỡng Bùi Lăng.

Trước tiên tạm thời dàn xếp ổn thỏa điển lễ chân truyền vào chỗ hôm nay.

Chờ ngày khác Bùi Lăng chính vị Thánh Tử, lại cẩn thận tính sổ với Chẩm Thạch Tô thị!

Thế là, bọn họ chỉ truyền âm giới thiệu với Bùi Lăng: "Người này là gia chủ thế hệ này của Chẩm Thạch Tô thị, tục danh là Tô Thiên Nhai."

"Nhưng hiện tại chỉ là một bộ hóa thân của hắn... Mấy vị bên cạnh hắn đều là tộc lão Tô thị. Nữ tu bên cạnh Tô Chấn Hòa tên là Tô Túy Khinh, là U Xà mạch chủ một trong thượng tam mạch."

Không lâu sau, Giám Sát điện chủ và mười hai vị mạch chủ lần lượt đến đây.

Mười hai vị mạch chủ, ngoại trừ Tư Hồng Lan, Tô Túy Khinh, Lệ Hàn Ca, Kim Tố Đài và Cố Hoằng, Bùi Lăng không biết người nào.

Ngược lại sau khi Miêu Thành Dương một mạch Chiêu Xuyên bị hắn chém chết, hiện tại đã có một vị mạch chủ mới kế vị.

Hiện tại dù nhiều hay ít sắc mặt những vị mạch chủ này cũng hơi mờ mịt và hoảng sợ.

Dù sao sau khi Bùi Lăng đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, bọn họ đều có nghe nói, nhưng lúc ấy vị sư đệ này chưa Trúc Cơ, vừa qua không bao lâu đã đứng hàng chân truyền?

Nhất là Kim Tố Đài, thậm chí ánh mắt của nàng hơi hoảng hốt.

Ngay vài ngày trước đó, vì đường muội Kim Tố Miên, nàng còn muốn lên sinh tử lôi đài với Bùi Lăng, kết quả trong chớp mắt vị mạch chủ được cho là tư lịch ngắn nhất, tu vi yếu nhất trong nội môn mười ba mạch, lại đã kết thành Kim Đan, thông qua kiểm tra nhiệm vụ chân truyền tông môn, đứng hàng chân truyền??

Trong chốc lát tâm trạng Kim Tố Đài vô cùng phức tạp.

Ngoài ra, là nỗi lo lắng sâu sắc: "Trước đó vài ngày, Bùi Lăng này cưỡng ép đưa Tố Miên về một mạch Kiêm Tang, đến nay không có tin tức. Mặc dù mỗi lần truyền âm, Tố Miên luôn nói mọi chuyện đều tốt, muốn ta đừng làm phiền nàng... Nhưng..."

Nhưng ai biết vị này chính vị chân truyền, có khi nào không che giấu sở thích của hắn nữa không?

Trong lòng nàng đầy thấp thỏm ngồi xuống.

Lúc này, người nên có mặt đã đến bảy tám phần.

Chỉ không biết vì sao, từ đầu đến cuối Chu Diệu Ly vẫn không xuất hiện.

Chốc lát, ở cửa truyền đến cảm giác rùng mình.

Chỉ thấy mười mấy tên U Hồn thị nữ vây quanh một nữ tử áo đen như đêm, vẻ ngoài xinh đẹp như tiên chậm rãi bước vào.

Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt đã đến!

Lệ Liệp Nguyệt vừa xuất hiện, mặc dù quanh người nàng đã hơi thu liễm, lại vẫn mơ hồ lộ ra khí tức cường đại, khiến trong điện vốn đang xì xào bàn tán, đều vì đó mà ngừng lại.

Mặc dù nàng say mê tu luyện nhiều năm, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, phần lớn đệ tử không quá quen thuộc với nàng, nhưng ngày đó leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, tình cảnh thiên kiêu tông môn liên tiếp thua nàng, đã đủ thể hiện sự cường đại của Thánh Nữ trước mặt trên dưới Trọng Minh tông!

Lúc này, dù đệ tử mười hai mạch đều im lặng không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt lại lộ ra sự tôn kính và trông mong.

Lệ Liệp Nguyệt coi như không thấy mấy điều này, ngồi thẳng xuống.

Không lâu sau, gia chủ Cửu A Lệ thị Lệ Vô Cữu tự mình dẫn theo mấy gia lão Lệ thị bước vào.

Lúc này bọn họ không hề nhận ra vẻ âm trầm và tức giận ở tổ địa Lệ thị một lát trước, vẻ mặt từng người tươi cười, hoà hợp êm thấm.

"Lệ huynh, đã lâu không gặp." Gia chủ Tư Hồng thị và Tô Thiên Nhai đứng dậy đón, chuyện trò vui vẻ, cứ như giữa đôi bên chưa từng có mâu thuẫn, thật sự tình như thủ túc, thân như một nhà.

Chương 1015: Không ai dám chiến (2)

"Tư Hồng hiền đệ, đã lâu không gặp, nghe nói gần đây ngươi đang tu luyện một môn công pháp, cần hồn phách tinh khiết của hài đồng? Không cần rắc rối như thế, chi bằng lấy U Hồn tinh phách tộc ta để thay thế, chờ chút nữa ta cũng cho người đưa một nhóm qua đó."

"Tô huynh luôn thích thưởng thức trà, gần đây mới có một nhóm Thanh Hồn trà được đưa tới, đến lúc đó kính xin Tô huynh bình luận một hai."

"Lệ hiền đệ thật sự quá khách sáo, vậy ta từ chối thì bất kính, đúng, gần đây Vô Mị hiền đệ đi Phệ Hồn quật tu luyện à? Chỗ kia kham khổ, không tiện ở lâu. Nếu cần tài nguyên có liên quan, tuyệt đối đừng khách sáo."

"Không sai, ba nhà chúng ta đều cùng một cội nguồn, như là một thể, thiếu cái gì cứ nói một tiếng, đừng làm khổ tộc nhân."

"Đây là tất nhiên, tất cả mọi người là huynh đệ thủ túc, sao lại khách sáo..."

Ba vị gia chủ ngươi tới ta đi, nói chuyện khí thế ngất trời, đám tộc lão cũng mỉm cười hùa theo, hòa thuận thân thiết: "Lệ thị thật sự có cách giáo dục, Bùi Lăng này xuất thân hàn vi, nhập môn ngắn ngủi lại có thành tựu như thế này, thật sự khiến chúng ta hổ thẹn."

"Đâu có đâu có, cũng là hắn có chút thiên phú, cũng chịu cố gắng, vận khí không tệ, được mấy lần cơ duyên... Lại nói, Tư Hồng thị và Tô thị chi lan ngọc thụ, mới là chỗ nào cũng có, Bùi Lăng tuổi còn nhỏ, phải không ngừng cố gắng mới được."

"Con đường tu hành dài đằng đẵng, chân truyền chỉ mới là cất bước, sau này Bùi Lăng còn có rất nhiều cửa ải phải vượt qua... Nào, Bùi Lăng, nhanh hành lễ với mấy vị tộc lão đi, mấy vị tộc lão này đều là nhân tài của Tư Hồng thị và Tô thị, đã từng lập xuống công lao cực lớn cho Thánh tông ta. Tùy tiện chỉ điểm ngươi một hai, cũng đủ để ngươi hưởng thụ vô tận."

"Không dám không dám, chúng ta đã già cả, tương lai Thánh tông vẫn phải nhìn Thánh Nữ và thiên kiêu mới lên..."

Rất lâu sau, lần khách sáo này mới có một kết thúc.

Giám Sát điện chủ nhắm mắt nghỉ ngơi đã lâu mới mở mắt, chậm rãi nói: "Người đã tới gần đủ, Lệ gia chủ, điện lễ chân truyền vào chỗ đã bắt đầu luôn chưa?"

Lệ Vô Cữu mỉm cười nói: "Làm phiền điện chủ."

Sau đó dẫn người Lệ thị ngồi xuống.

Thế là, Giám Sát điện chủ đứng dậy đi đến bên cạnh đài cao trong điện, cầm lấy một cái chùy làm từ xương sọ, gõ vào trống da người trước mặt.

Ba tiếng "thùng thùng thùng" vang lên, trong điện vốn đang náo nhiệt vì một đoàn người Lệ Vô Cữu đến đây, trong khoảnh khắc đã yên lặng.

Điện chủ chỉnh lại áo bào đi đến trước đài cao, tuyên bố điển lễ chân truyền bắt đầu.

Giống với Thánh Tử Thánh Nữ chính vị cần đi qua Vạn Tộc Huyết Thê, trong quá trình leo lên còn phải tiếp nhận sự khiêu chiến của đệ tử thiên kiêu những tông môn khác, chân truyền vào chỗ cũng cần tiếp nhận khiêu chiến của đệ tử nội môn mười ba mạch.

Nhưng hiện tại tu vi của Bùi Lăng đang là Kết Đan hậu kỳ, chỉ cần trung ngũ mạch và hạ ngũ mạch không phải đầu bị lừa đá, sẽ không lên đài tìm chết.

Mặc dù ba vị mạch chủ thượng tam mạch cũng là Kết Đan kỳ, nhưng Lệ Hàn Ca là tộc nhân Lệ thị, tất nhiên không thể khiêu chiến Bùi Lăng.

Về phần mạch chủ một mạch U Xà Tô Túy Khinh và mạch chủ Quỷ Chu Tư Hồng Lan, cũng được gia tộc nhắc nhở từ trước, vì vậy dù Tô Túy Khinh cắn môi nửa ngày, vẫn từ bỏ khiêu chiến giống Tư Hồng Lan.

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, điển lễ chân truyền của Bùi Lăng không có chút gợn sóng nào tiếp tục tiến hành.

Giám Sát điện chủ trầm giọng quát: "Cung thỉnh chư tổ sư!"

Tiếng nói vừa dứt, không gian trên đỉnh điện Mục Nghi điện chấn động, đột nhiên hiện ra cung điện nguy nga tĩnh mịch!

Lạnh lẽo, tịch mịch, bóng dáng lay động lộ ra một nửa kiểu dáng của cung điện, lại không thể dùng ánh mắt nhìn cụ thể sâu rộng.

Chính là cung điện mà các đệ tử được thấy lúc điểm Mệnh Hồn đăng nhập tông.

Từng xuất hiện lúc Bùi Lăng đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn.

Tòa đại điện này xuất hiện lần thứ ba, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

Vô số đế đèn trôi nổi trong đó, trong mỗi một ngọn đèn đều đốt một ngọn lửa huyết sắc.

Nó cao thấp đan xen vào nhau, chi chít khắp nơi, thoạt nhìn lại như một biển đèn.

Những ngọn lửa kia lớn nhỏ cao thấp không đều, người cường thịnh như mặt trời trên cao, như muốn thiêu cháy tất cả, khiến người ta không thể nhìn thẳng; người nhỏ bé chỉ to như hạt đậu.

Bùi Lăng đột nhiên có cảm ứng, híp mắt nhìn về phía một chiếc đế đèn cao khoảng một thước, trong lòng như có cảm giác, ngọn Mệnh Hồn đăng kia là mình!

Lúc này, phương hướng bên trên biển đèn chầm chậm hiện ra trăm bức tranh.

Trong bóng tối giữa bức tranh và biển đèn, mười mấy bóng dáng đứng trong vầng sáng yếu ớt như thật như ảo.

Hoặc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hoặc nghiêng người dựa vào vân sàng, hoặc dựa vào bàn nhỏ, hoặc quỳ ở trong trướng... Khuôn mặt hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Cùng như lần trước, sau khi những bóng người này xuất hiện, tất cả ánh mắt cùng nhìn về phía Bùi Lăng.

Không còn chút ác ý nào, lại vẫn khiến Bùi Lăng cảm thấy dường như có vô số ngọn núi lớn, tràn trề đè xuống.

Chỉ sau một chớp mắt ngắn ngủi, luồng áp lực này đã bị Giám Sát điện chủ và Lệ Vô Cữu lần lượt ra tay đánh tan.

Chương 1016: Chân truyền thứ tư

"Chư tổ sư ở trên!" Giám Sát điện chủ chắp tay chào, trầm giọng nói, "Nội môn đệ tử Bùi Lăng, tu vi đã tới Kết Đan, đan thành nhất phẩm! Dựa theo quy củ do tổ sư đặt ra đã nhận nhiệm vụ chân truyền, thăm dò di tích cổ Đát La Trạch, thuận lợi thu hồi một món bảo vật Long Bá tộc."

"Toàn bộ quá trình là Giám Sát điện, Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị chứng kiến, xác nhận không sai!"

"Mời chư tổ sư kiểm tra khế sách, quyết định danh phận chân truyền!"

Giây lát, trong quảng điện bay ra một đạo khế sách, Bùi Lăng nhận ra đúng là phần mà mình đã ký ở Giám Sát điện trước đó.

Trên khế sách chảy ra máu tươi cuồn cuộn.

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu lóe lên trong đầu, dường như thần hồn và nhục thân của mình đều cùng một nhịp thở với phần khế sách này.

Lúc này, khế sách đang tuân theo lực lượng từ nơi sâu xa, kiểm tra hành vi của hắn.

Không lâu sau, tất cả máu tươi đột nhiên nhảy một cái hóa thành hỏa diễm, đốt cháy khế sách không còn!

Bùi Lăng cũng cảm thấy loại lực lượng khó mà miêu tả có liên quan đến mình kia lập tức biến mất.

Trong quảng điện, bóng người ở giữa chậm rãi mở miệng: "Tốt."

Giám Sát điện chủ khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía Bùi Lăng: "Đệ tử Bùi Lăng!"

Bùi Lăng khom lưng: "Có đệ tử."

"Đệ tử Bùi Lăng." Giám Sát điện chủ thản nhiên gật đầu, không chút rung động nào nói, "Đoạt hạng nhất ở Thi Đấu Ngoại Môn, anh dũng tinh tiến, không ngừng cầu đạo."

"Dù thấy quê cha đất tổ xảy ra biến cố, người thân chết đi, đạo tâm lại chưa từng long đong, ngược lại tâm tính lột xác xây thành Thiên Đạo Đạo Cơ!"

"Sau này vào nội môn, chấp chưởng một mạch Kiêm Tang dạy bảo đệ tử, cùng nhau giải quyết sản nghiệp, mọi việc đều ngay ngắn rõ ràng."

"Tuy không thẹn với vị trí mạch chủ, cũng không quên tu vi bản thân. Bắt đầu từ Trúc Cơ đã nghênh chiến đệ tử Xuân Đàn Thiên Sinh giáo, Hoắc Triệu Cảnh Trúc Cơ hậu kỳ, chém hắn ở Mai gia bảo thuộc địa giới Thánh tông, hơi lộ ra thực lực."

"Sau nhiều lần trà trộn vào địa giới tông khác, đồ thành diệt tộc, nâng cao uy danh Thánh tông ta!"

"Đêm trước, phù đảo Vạn Hủy hải lại xuất hiện, lại lấy tu vi Kết Đan đoạt được cơ duyên từ trong tay chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang đã Ngưng Anh."

"Một trận chiến nổi tiếng, vang danh thiên hạ!"

"Tu vi đan thành nhất phẩm đã có thể chiến Nguyên Anh."

"Tâm tính của hắn, tàn sát thiên hạ, chém giết dị tộc, luôn đi theo con đường của tổ tiên Thánh tông ta."

"Nay đã hoàn thành nhiệm vụ chân truyền, do Giám Sát điện, Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị cùng chứng kiến, khế sách kiểm tra, chư tổ sư tán thành, trở thành chân truyền thứ tư của Thánh tông ta!"

"Chân truyền là người thừa kế đạo thống chân chính của một tông." Không đợi đám người có phản ứng, Giám Sát điện chủ vội nói tiếp, "Bùi Lăng đã là chân truyền, chưởng quản đạo thống chân chính của Thánh tông ta."

Lệ Vô Cữu là người đầu tiên hưởng ứng: "Lúc trước Lệ thị ta do tiểu nữ chấp chưởng năm đạo truyền thừa hồn, đao, chỉ, trận, khí của Thánh tông, bây giờ tiểu nữ tấn vị Thánh Nữ, trong năm đạo truyền thừa này có thể giao đao đạo, hồn đạo cho chân truyền mới lên."

"Ngoài ra, trong tay tiểu nữ còn chút tài nguyên, cũng lấy ra ba tòa khoáng mạch, một phần tư cửa hàng và Huyết Yêu động quật, Thi m địa đủ loại, giao cho chân truyền mới lên quản lý."

Nghe vậy, gia chủ Tư Hồng thị mỉm cười, chậm rãi nói: "Trong tay chân truyền Tư Hồng Diệu Ly của Tư Hồng thị ta quản lý chư đạo, nguyện lấy ra huyết đạo giao cho chân truyền mới lên."

"Về phần tài nguyên, nguyện ý giao ra..."

Chờ hắn ta nói xong, Tô Thiên Nhai cười ha ha, giọng điệu ôn hòa nói: "Tộc ta sẽ giao truyền thừa đan đạo cho Bùi Lăng, cũng chuyển mười toà dược trận và hai nơi thú lan."

Chân truyền mới lên chấp chưởng bốn đạo truyền thừa, lại thêm rất nhiều tài nguyên, cũng gần đủ rồi... Giám Sát điện chủ nhanh chóng tính toán trong lòng một lượt, nhẹ gật đầu, lại chắp tay hành lễ về phía quảng diện: "Chư tổ sư chứng kiến, bắt đầu từ hôm nay chân truyền Bùi Lăng mới lên chấp chưởng truyền thừa đao đạo, hồn đạo, huyết đạo, đan đạo của Thánh tông."

"Ngoài ra, chân truyền mới lên còn chấp chưởng các sản nghiệp..."

Một lát sau, vẫn là bóng người ở giữa quảng điện gật đầu: "Được."

Từ đó, danh phận, tài nguyên, quyền lực của chân truyền Bùi Lăng đã được quyết định!

Giám Sát điện chủ xoay người nhìn phía dưới, trầm giọng phân phó: "Chúng đệ tử chúc phúc chân truyền mới lên!"

Ngay sau đó, mười hai mạch ngoại trừ Kiêm Tang dựa theo sắp xếp thực lực, lần lượt dâng lên hậu lễ cho Bùi Lăng.

Một mạch Kiêm Tang do u Dương Tiêm Tinh dẫn đầu, là người cuối cùng tiến lên chúc mừng mạch chủ.

Mười hai mạch chúc mừng xong là đến lượt chân truyền.

Bởi vì Lệ Liệp Nguyệt đã tấn vị Thánh Nữ, Chu Diệu Ly chưa đến, lúc này chỉ có một mình Tô Chấn Hòa xuất hiện.

Hắn ta ngồi trên chỗ ngồi khuôn mặt hơi méo mó trong chớp mắt mới đứng lên, lấy ra hạ lễ gia tộc chuẩn bị từ túi trữ vật, từng bước một tiến lên, đến trước mặt Bùi Lăng, âm trầm nói: "Bùi sư đệ, chúc mừng!"

Bùi Lăng bình tĩnh tiếp nhận: "Tạ Tô sư huynh."

Hai người nhìn thẳng vào nhau, Tô Chấn Hòa thở sâu, quay đầu rời đi.

"Ca ca!" Tô Túy Khinh thấy thế vội vàng đuổi theo.

Chương 1017: Mạch chủ mới (1)

Thấy cảnh này, Tô Thiên Nhai hơi nhíu mày, vẻ mặt lại như thường, tiếp tục cười ha hả nhìn về phía Bùi Lăng.

Giám Sát điện chủ làm như không thấy, vẫn dựa theo quá trình: "Hôm nay chúng đệ tử chúc mừng thiên kiêu Thánh tông ta chính vị chân truyền, tiền đồ vô lượng, sớm thành trường sinh cửu thị!"

"Chúc Bùi sư huynh hôm nay chính vị chân truyền, tiền đồ vô lượng, sớm thành trường sinh cửu thị!" Đám người trong điện đồng thanh nói, tiếng nói chấn động trong ngoài Mục Nghi điện, Tô Chấn Hòa vừa rời khỏi điện nghe vậy, vẻ mặt càng u ám, bước chân đi nhanh hơn.

...

Cùng lúc đó, trong cung điện trên chín tầng trời.

Tông Chủ cầm nhánh tiên hoa mai trong tay, tay áo như có mây bay nhanh nhẹn muốn bay, đi vào trong điện từ hành lang.

Trong quảng điện, một đạo hóa thân của Tô Thiên Nhai không hề khác với vẻ ngoài của bản tôn đợi chờ ở đây đã lâu.

Sau khi thấy Tông Chủ, hắn ta tiến lên thi lễ một cái, chợt nói: "Hiện tại Bùi Lăng đã ngồi vào vị trí chân truyền, nếu hắn lại thành Thánh Tử, trong mấy trăm năm tiếp theo, đại quyền Thánh tông sẽ rơi hết vào trong tay Lệ thị."

"Đến lúc đó, Tô thị ta chắc chắn chịu sự chèn ép to lớn."

Tông Chủ nghe vậy lại khẽ lắc đầu, nói: "Kẻ này khí vận đã thành, ta sẽ không ra tay nữa."

Tô Thiên Nhai nhíu mày lại, chợt trầm giọng nói: "Tông Chủ là chủ một tông, dù Bùi Lăng có thành tựu gì, chỉ cần Tông Chủ bằng lòng chắc chắn có thể đối phó hắn."

Tông Chủ cũng không phủ nhận điều này, chỉ bình tĩnh nói: "Chỉ là một Tô Chấn Hòa, không đáng."

Tô Thiên Nhai còn định nói thêm gì đó, ngay lúc này một đạo khí tức âm u lạnh lẽo, tĩnh mịch, suy sụp đột nhiên giáng lâm!

Vốn xung quanh được trang trí xinh đẹp huy hoàng, dường như trong nháy mắt ngắn ngủi đã trải qua ngàn vạn năm, trong khoảnh khắc màu đỏ xanh biến mất, ánh sáng châu ngọc thành mục nát, cả tòa đại điện như bị bỏ hoang vô số thời đại trở nên rách nát không chịu nổi, trong tầm mắt đều là u ám tối nghĩa.

Tô Thiên Nhai thay đổi sắc mặt, Tông Chủ cũng buông nhánh hoa xuống, khẽ nhíu mày.

Là Lệ thị lão tổ đến!

Thúy Lỗi sơn.

Sau khi điển lễ chân truyền kết thúc, Bùi Lăng trở lại động phủ.

u Dương Tiêm Tinh và các đệ tử một mạch Kiêm Tang đều theo sát ở phía sau.

Ánh mắt rất nhiều đệ tử nhìn về phía Bùi Lăng đều tràn ngập sự ngưỡng mộ, hưng phấn, kích động dày đặc...

Một mạch Kiêm Tang suy yếu lâu ngày, đừng nói địa vị nhiều năm hạng chót trong nội môn mười ba mạch.

Ngay cả ngoại môn, một vài đệ tử Luyện Khí kỳ có chỗ dựa đều âm thầm không để bọn họ vào mắt.

Mặc dù loại tình huống này có chỗ chuyển biến tốt đẹp sau khi Bùi Lăng tiếp nhận vị trí mạch chủ, nhưng hình như Bùi Lăng không có ý chấn hưng một mạch Kiêm Tang, chỉ để bọn họ phát triển từng bước.

Cho nên, trong khoảng thời gian này địa vị một mạch Kiêm Tang vẫn không đạt được sự chuyển biến mang tính căn bản.

Nhưng bây giờ không giống!

Mạch chủ của bọn họ lại lặng lẽ không một tiếng động thành chân truyền!

Sau khi tiến vào nội môn làm mạch chủ tự mình chấp chưởng một mạch Kiêm Tang, đương nhiên bọn họ thuộc về thủ hạ dòng chính của mạch chủ.

Từ nay về sau đều nở mày nở mặt!

Hơn nữa, là vị chân truyền thứ tư trong đời này của tông môn, nhất định phải có người quản lý chút tài nguyên của Bùi Lăng.

Những nhân viên quản lý này, ngoại trừ bọn họ còn có thể là ai?

Trong lúc tâm trạng đang dâng trào, một đoàn người đi vào chính đường Thúy Lỗi sơn, Bùi Lăng đi lên từng bước ngồi xuống chủ vị, nhìn quanh một vòng đã thấy rất nhiều đệ tử phân chia trên dưới, do u Dương Tiêm Tinh dẫn đầu, đồng loạt quỳ gối chúc mừng: "Chúc mừng tu vi của mạch chủ tiến nhanh, chính vị chân truyền!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, phân phó miễn lễ, chợt nói: "Bây giờ ta đã trở thành chân truyền, nên chọn hiền năng khác cho vị trí mạch chủ."

Trên thực tế, sau khi kết thúc điển lễ chân truyền vừa rồi, người Lệ thị đã truyền âm nói rõ với hắn.

Lệ thị sẽ điều động người chuyên quản lý một mạch Kiêm Tang và những tài nguyên cùng ban thưởng chân truyền giúp hắn, sẽ không cắt xén chút nào, chỉ cần hắn có thể yên tâm tu luyện là đủ.

Chỉ có điều, Bùi Lăng lại nhã nhặn từ chối đề nghị này.

Nếu đã đi đến một bước chân truyền này, dù hiện tại thân thiết với Lệ thị đến mức nào, hắn cũng nên có chút thành viên tổ chức của mình.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tiếp tục nói, "Ta cố ý để u Dương Tiêm Tinh kế nhiệm vị trí mạch chủ một mạch Kiêm Tang, ý các ngươi như thế nào?"

Đám người nghe vậy liên tục phụ họa: "Cẩn tuân quân mệnh!"

Nhưn u Dương Tiêm Tinh lại hơi do dự, âm thầm truyền âm cho Bùi Lăng nói: "Bùi sư đệ, tu vi của ta quá thấp chỉ sợ khó gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy..."

Trịnh Kinh Sơn mạch chủ tiền nhiệm một mạch Kiêm Tang còn đang đào mỏ ở Bác La sơn mạch, Trịnh Kinh Sơn không chỉ từng là mạch chủ Kiêm Tang, tu vi cũng đã đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Dù như thế nào, đều phù hợp hơn nàng.

Nghe vậy, Bùi Lăng hiểu rõ sự lo lắng của u Dương Tiêm Tinh, lập tức bình tĩnh truyền âm trả lời: "Trịnh sư huynh say mê khoáng sản, không quan tâm vị trí mạch chủ."

Nghe hắn nói như vậy, u Dương Tiêm Tinh lập tức biết, so với Trịnh sư huynh, Bùi sư đệ càng hy vọng nàng tới làm mạch chủ một mạch Kiêm Tang.

Chương 1018: Mạch chủ mới (2)

Thế là, nàng không chối từ nữa, truyền âm đồng ý: "Được!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt nói: "Tất cả mọi người đã không có dị nghị, vậy từ giờ trở đi mạch chủ một mạch Kiêm Tang là u Dương Tiêm Tinh!"

u Dương Tiêm Tinh vượt qua đám người, sau khi hành lễ với Bùi Lăng trầm giọng nói: "Tiêm Tinh bất tài, nguyện gánh vác trách nhiệm này cho sư đệ."

Sau khi đệ tử một mạch Kiêm Tang hành lễ với Bùi Lăng, lại hành lễ với u Dương Tiêm Tinh, gặp qua mạch chủ tân nhiệm.

Việc này đã được quyết định như thế.

Rất nhiều đệ tử nhìn thấy tình huống này, lại cảm thấy hơi vui vẻ.

Từ khi Bùi Lăng tiếp nhận một mạch Kiêm Tang, u Dương Tiêm Tinh là người quản lý trên thực tế, nàng hành xử khá công bằng, bây giờ lại tiếp nhận vị trí mạch chủ, chắc hẳn một mạch Kiêm Tang không có thay đổi quá lớn.

Đây cũng là chuyện tốt với bọn họ.

Dù sao, ma môn đã thay đổi, hiếm khi không phải kéo theo máu tanh và mạng người.

Quyết định xong vị trí mạch chủ, Bùi Lăng bắt đầu phân chia các loại tài nguyên cho đám người: "Mời u Dương sư tỷ quản lý thú lan và cửa hàng, giao dược trận cho Kim Tố Miên, bây giờ nàng không có ở đây, sau này các ngươi nói với nàng một chút, còn có Đái Bạch Thì... Nghiêm Ngọc Minh..."

Bởi vì thời gian ở một mạch Kiêm Tang không nhiều, vì vậy Bùi Lăng thật sự không quen thuộc với mấy người.

Hiện tại ngoại trừ u Dương Tiêm Tinh, ba người Kim Tố Miên, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh đều không ở đây. Kim Tố Miên đang bế quan nghiên cứu đan đạo, có lẽ cũng không biết hắn đã trở thành chân truyền.

Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh còn đang trông giữ thú trận Dạ Lai cốc, dù cho nhận được tin tức, trong chốc lát cũng không kịp trở lại.

Thế là, sau khi Bùi Lăng sắp xếp mấy người kia, nhanh chóng truyền âm cho u Dương Tiêm Tinh hỏi thăm vài câu, lại chọn mấy đệ tử từng cống hiến cho một mạch Kiêm Tang, chia ra sắp xếp một vài chức vụ.

Cuối cùng đệ tử còn lại thì mỗi người khen thưởng năm mươi linh thạch trung phẩm, cùng đủ loại đan dược mà bây giờ hắn không dùng được.

"Tạ mạch chủ! Không, tạ chân truyền!" Cùng hưởng ân huệ như thế, chư đệ tử đều vô cùng mừng rỡ, "Chân truyền khí chất rộng lớn, không phải người thường có thể so sánh, có thể vào một mạch Kiêm Tang đúng là phúc phận của chúng ta!"

Tính toán ở trong lòng cảm thấy gần đủ rồi, Bùi Lăng nói mấy lời xã giao, phân phó: "Các ngươi đều đi tu luyện thật tốt đi, u Dương sư tỷ ở lại một chút."

Đám người rối rít đồng ý, sau đó hành lễ cáo lui.

Trong khoảnh khắc, chính đường động phủ chỉ còn hai người Bùi Lăng và u Dương Tiêm Tinh.

"Bùi sư..." u Dương Tiêm Tinh vô thức muốn gọi sư đệ, nhưng nàng nhanh chóng kịp phản ứng bây giờ Bùi Lăng đã vào chỗ chân truyền, toàn bộ tông môn, ngoại trừ lệ Thánh Nữ, Chu chân truyền và Tô chân truyền, tất cả đều phải gọi đối phương là sư huynh.

Lúc này nàng sửa lời, "Bùi sư huynh có dặn dò gì?"

Bùi Lăng lấy ra một thanh đoản đao đen nhánh, thanh đoản đao này là lần trước hắn dùng hệ thống uỷ thác luyện chế ra, bên trong phong ấn mệnh cách và chú lực mà lúc trước hắn có được từ Thiên Ngoại đảo.

Giao đoản đao cho u Dương Tiêm Tinh, nói: "Trong đoản đao này có một phần cơ duyên, có thể giúp đỡ sư tỷ tu luyện."

Nói xong lại lấy ra một cái ngọc giản được chuẩn bị sẵn từ trước đó, bên trong ghi chép pháp môn phải hấp thu mệnh cách và chú lực trong món đồ này như thế nào, cũng giao cho u Dương Tiêm Tinh.

Lần trước hắn trở về động phủ, chỉ chia mệnh cách và chú lực cho Kim Tố Miên, Tiểu Từ và Ngọc Tuyết Chiếu, cũng không chia cho u Dương Tiêm Tinh.

Nguyên nhân chủ yếu là, luyện hóa mệnh cách và chú lực cần rất nhiều thời gian.

Ngay cả Cửu Phách Đao của hắn cũng tốn rất nhiều thời gian mới tiêu hóa những mệnh cách và chú lực kia.

Tu sĩ Trúc Cơ kỳ sẽ cần thời gian càng dài hơn.

Lúc ấy Bùi Lăng muốn đi làm nhiệm vụ chân truyền, nhất định phải có một người trông coi một mạch Kiêm Tang.

Tất nhiên người này là u Dương Tiêm Tinh.

Nhưng bây giờ không giống, hắn đã đứng hàng chân truyền.

Dù u Dương Tiêm Tinh liên tục bế quan mấy năm, một mạch Kiêm Tang cũng không xảy ra hỗn loạn gì.

u Dương Tiêm Tinh thấy thế hơi sợ sệt, chợt nghiêm mặt nói: "Tạ Bùi sư huynh!"

"Không sao." Bùi Lăng bình thản nói, lại nói tiếp, "Lần trước mượn điểm công đức của sư tỷ, bởi vì vẫn có việc kéo dài, đến bây giờ còn chưa trả, bây giờ điểm công đức đầy đủ, không biết sư tỷ muốn cái gì?"

Bản thân Bùi Lăng không kiếm được nhiều điểm công đức, nhưng Tông Chủ phu nhân đẩy rất nhiều dấu vết việc đồ thành diệt tộc trên đầu hắn, mặc dù bây giờ khiến hắn bị chính đạo truy nã, nhưng cũng bởi vậy đạt được một số lớn điểm công đức.

Vừa hay còn chút nợ bên u Dương sư tỷ.

Thế nhưng, không thể trực tiếp trao đổi điểm công đức, cho nên hiện tại chỉ có thể hỏi u Dương sư tỷ muốn cái gì, hắn đi hối đoái giúp đối phương.

Nghe vậy, u Dương Tiêm Tinh do dự một chút, nàng vốn muốn nói có cơ duyên đoản đao, coi như trừ vào điểm công đức trước đó.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ Bùi sư huynh là chân truyền, trong tay có rất nhiều tài nguyên cực kỳ phong phú. Bây giờ cố ý dìu dắt, nếu từ chối lại có vẻ giả tạo.

Chương 1019: Gia chủ Kim gia

Chủ yếu nhất là, vị sư huynh này người sau vượt người trước, bây giờ tu vi đã là Kết Đan hậu kỳ, mình vẫn còn Trúc Cơ.

Cứ thế mãi, chỉ sợ không thể giúp đối phương được việc gì...

Thế là, u Dương Tiêm Tinh nói: "Ta sắp có thể đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, muốn bắt đầu chuẩn bị vật liệu Kết Đan, nếu sư huynh thuận tiện, kính xin hối đoái cho ta. Đương nhiên, số điểm công đức mà sư huynh nợ ta trước đó cũng không đủ đổi. Ngày sau ta sẽ trả lại chỗ còn thiếu thì như thế nào?"

Bùi Lăng mỉm cười, nói: "Bây giờ trong tay ta có sẵn một ít vật liệu Kết Đan."

"Về phần điểm công đức còn thiếu... Cứ coi như lợi tức, không cần sư tỷ trả."

Nói xong, hắn lấy ra một cái túi trữ vật, trực tiếp giao cho u Dương Tiêm Tinh.

"Tạ sư huynh!" u Dương Tiêm Tinh dùng hai tay tiếp nhận, trịnh trọng nói lời cảm tạ, "Ta phải cẩn thận tu luyện, không phụ sự nhờ vả của sư huynh."

Thấy Bùi Lăng không có phân phó gì khác, sau khi nàng thu hồi đồ vật cũng đứng dậy cáo lui.

Đưa mắt nhìn u Dương Tiêm Tinh rời đi, Bùi Lăng cũng đứng lên, đến phòng tu luyện để tu luyện.

...

Ngày kế tiếp, Bùi Lăng đang tu luyện đột nhiên phát hiện Tiểu Từ đang quanh quẩn ở cửa ra vào, sau khi hắn thu công mới gọi nàng vào hỏi thăm.

Tiểu Từ cung kính nói: "Chủ nhân, Kim gia đến đây bái phỏng, chờ ở chính đường đã lâu."

Kim gia?

Bùi Lăng hơi chút suy nghĩ, gật đầu nói: "Ta đến ngay."

Sau một lát, hắn đi vào chính đường, chỉ thấy một đám người vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi phía dưới.

Phụ nhân xinh đẹp ngồi ở phía dưới cài trâm hoa cung trang, hoàn bội leng keng, là mẫu thân Kim Tố Miên đã từng gặp trước đó, Tào Tụy La. Lần này Tào Tụy La không dẫn theo Kim Tố Đài, lại thỉnh thoảng nhìn về phía người ngồi phía trên.

Ở ghế phía trên nàng là một nam tử trung niên áo gấm.

Nam tử này có tu vi Kết Đan, mắt hổ yến hàm, khí chất ung dung.

Vừa thấy Bùi Lăng đến đây, tất cả mọi người Kim gia lập tức đứng dậy.

Nam tử trung niên mặc quần áo đẹp đẽ kia tiến lên trước một bước, chắp tay hành lễ nói: "Gặp qua Bùi chân truyền, tại hạ Kim Hách là gia chủ Kim gia, nghe nói chân truyền chính vị, không kìm được vui mừng! Đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, để bày tỏ tấm lòng."

Nói xong vung tay lên, rất nhiều tộc nhân Kim thị lần lượt lấy ra hậu lễ đã sớm chuẩn bị xong, trong chốc lát ánh sáng rực rỡ tản ra, linh cơ dạt dào.

Bùi Lăng lại chỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt bình thản ngồi xuống chủ vị, hỏi: "Kim gia chủ cần làm chuyện gì, kính xin nói rõ."

Đến nay Kim Tố Miên còn đang luyện đan cho hắn, lần này Kim gia tìm đến, chỉ cần không phải muốn đón người đi, hắn có thể đồng ý những việc bình thường.

Chỉ nghe Kim Hách xúc động nói: "Chất nữ Tố Miên làm việc dưới tay Bùi chân truyền đúng là cơ duyên tạo hóa của nàng, từ trên xuống dưới Kim gia ta cũng được vẻ vang lây."

"Chỉ là Tố Miên và tiểu nữ Tố Đài cùng tiến cùng lùi, bây giờ tỷ muội hai người tách ra, mấy ngày Tố Đài buồn bã không vui."

"Không biết Bùi chân truyền có thể dàn xếp một hai, để Tố Đài cũng đến dưới trướng chân truyền dốc sức làm việc?"

Nói đến chỗ này, hắn ta quan sát vẻ mặt Bùi Lăng thấy hắn không giống tức giận, lúc này mới uyển chuyển nói, "Nghe nói bây giờ dưới danh nghĩa chân truyền, có vài toà khoáng mạch do Lệ thị chuyển giao, trong đó Nham Tinh khoáng... Có sắp xếp gì không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu được, Kim gia nhìn trúng Nham Tinh khoáng, là để Kim Tố Miên và Kim Tố Đài đến mở đường.

Suy nghĩ đảo quanh, hắn chậm rãi nói: "Nếu Kim Tố Đài bằng lòng dốc sức làm việc cho ta, làm việc có trình tự, giao Nham Tinh khoáng này cho Kim gia quản lý cũng không sao."

Kim gia chủ lập tức mừng rỡ, chợt truyền âm hỏi: "Việc sản xuất khoáng mạch nộp lên chân truyền bảy phần, không biết được không?"

Bùi Lăng gật đầu.

Nham Tinh khoáng này là tài nguyên cần dùng của Kết Đan kỳ, nhất là công pháp Hỏa hệ có nhu cầu cực lớn.

Nhưng không nói đến bây giờ hắn đã chuẩn bị Ngưng Anh, dù còn đang Kết Đan kỳ cũng có Lệ thị cung cấp vật liệu càng tốt hơn, càng đắt đỏ hơn, căn bản không dùng được.

Ngược lại Kim Tố Đài là mạch chủ một mạch Thạch Kính, chưa nói đến tu vi, chỉ năng lực làm việc và kinh nghiệm cũng đã lưu loát hơn u Dương Tiêm Tinh, có thể tự gánh vác một phía.

Đưa ba phần mười lợi ích của một phần tài nguyên không quá để ý ra ngoài để đổi lấy Kim Tố Đài, hoặc là toàn bộ Kim gia đầu quân vào cũng không thiệt thòi.

Đôi bên đang nói chuyện, Tiểu Từ lại tới bẩm báo: "Chủ nhân, gia chủ Đái gia cầu kiến."

Đái gia?

Chắc là gia tộc Đái Bạch Thì, Bùi Lăng nói: "Mời hắn vào."

...

Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có người đến Thúy Lỗi sơn bái kiến.

Sau khi Bùi Lăng đoạt hạng nhất Thi Đấu Ngoại Môn, cũng có tình huống tương tự.

Nhưng lúc đó người tới bái kiến đều là đệ tử cùng đời.

Lần này người tới đều là thân phận cấp bậc mạch chủ, gia chủ.

Tặng lễ vật cũng long trọng hơn lần trước rất nhiều.

Nhất là Cố Hoằng mạch chủ một mạch Sấu Hà, lễ đưa đến phong phú đến mức khiến u Dương Tiêm Tinh tặc lưỡi: "Cố mạch chủ không lui tới với một mạch Kiêm Tang ta, cũng không biết vì sao lần này đưa lễ nặng như vậy, hơn nữa còn không có bất kỳ yêu cầu gì."

Chương 1020: Phẩm giai Nguyên Anh (1)

"Cố Hoằng?" Bùi Lăng nghe vậy hơi suy nghĩ, ngược lại nhớ tới, lúc đấu vòng loại ở Hòe m phong trong Thi Đấu Ngoại Môn, Cố Hoằng từng sai người yêu cầu hắn thi đấu giả, vì thế còn mở ra một bảng giá không tính thấp với đệ tử Hòe m phong bình thường.

Chỉ có điều bị hắn từ chối.

Lúc ấy người truyền lời còn uy hiếp, nhưng sau đó không biết vì sao việc này không giải quyết được gì.

Bùi Lăng đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, hiện tại thấy đối phương tặng lễ mới nhớ tới, không khỏi khẽ lắc đầu, "Được rồi, hắn đã đưa tới, cứ nhận là được."

Nếu không dựa theo phong cách của tông môn âm phủ này, e rằng Cố Hoằng sẽ khó có thể bình an.

Bỏ ra thời gian mấy ngày, Bùi Lăng xử lý xong một loạt việc linh tinh.

Nếu giao toàn bộ tài nguyên trên tay hắn cho Lệ thị giúp đỡ quản lý, chắc chắn sẽ có ích lợi cao hơn, cũng càng bớt lo hơn.

Nhưng bây giờ hắn đang chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, cũng không thiếu tài nguyên, không bằng nhân cơ hội sắp xếp một lượt, làm dày cánh chim của mình.

Về sau, biết đâu còn có lúc cần dùng đến.

Lúc đang suy nghĩ, Tiểu Từ lại tới bẩm báo: "Chủ nhân, người Cửu A Lệ thị tới."

Bùi Lăng lập tức đứng dậy: "Ta tự mình đi đón."

Giây lát, hắn tự mình đón Lệ Vô Định vào bên trong ngồi xuống.

Trò chuyện vài câu, Bùi Lăng hỏi: "Không biết tiền bối đến là có gì phân phó?"

Lệ Vô Định đánh giá hậu bối trước mặt có khí thế càng ngày càng cường thịnh, hài lòng cười một tiếng, chợt lấy ra một túi trữ vật: "Trong tộc đã chuẩn bị tốt đồ Ngưng Anh cho chân truyền, vì vậy lão phu đưa tới cho ngươi."

Sau khi Bùi Lăng dùng hai tay nhận lấy cũng không nhìn kỹ, trực tiếp nhận lấy, nghiêm mặt nói: "Ta khắc sâu đại ân đại đức của Lệ thị trong lòng, ngày sau chắc chắn không phụ nhờ vả!"

Hiện tại Lệ thị đang toàn lực ứng phó bồi dưỡng hắn tranh đoạt vị trí Thánh Tử, những tài nguyên này chỉ có thể nhiều, không thể thiếu.

Lệ Vô Định nghe vậy khẽ gật đầu, chợt nói: "Biến cố trong nhiệm vụ chân truyền lần này, lão tổ tộc ta đã tự ra tay đòi lại công bằng cho ngươi."

Nói xong, lại lấy ra một cái túi trữ vật giao cho Bùi Lăng, giới thiệu, "Đây là Tô thị bồi thường."

Bùi Lăng tiếp nhận cũng không nhìn kỹ, luôn miệng nói cảm tạ.

Lệ Vô Định vuốt ve râu dài dưới cằm lại nói: "Ngoại trừ cái đó ra, bên Tông Chủ đã đồng ý, từ ngày hôm nay sẽ bế quan nửa năm, trước khi ngươi Ngưng Anh sẽ không xuất quan một bước."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức biết, đây là Lệ thị lo lắng Tông Chủ tiếp tục ra tay với hắn, vì vậy lão tổ Lệ thị ra mặt cưỡng ép cầu xin Tông Chủ bế quan tu luyện...

Với hắn mà nói, giá trị chuyện Tông Chủ bế quan này còn cao hơn bất kỳ bồi thường nào của Tô thị!

"Tạ tiền bối, tạ lão tổ!" Bùi Lăng nghiêm nghị nói.

Lệ Vô Định nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói: "Trong tộc đã chính thức gửi thiếp mời cho ba đồng đạo Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang, còn có năm tông môn thuộc nhà Kiều Trương Tố Trí gồm Cửu Nghi sơn, Lưu Lam hoàng triều, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Yến Tê thành, mời bọn họ đến đây tham gia đại điển Thánh Tử chính vị của ngươi."

Nghe lời này, Bùi Lăng không nhịn được ngạc nhiên nói: "Thế nhưng tiền bối, bây giờ vãn bối chưa Ngưng Anh..."

"Không sao." Lệ Vô Định không thèm để ý nói, "Sắp Ngưng Anh cũng giống vậy."

"Cùng lắm thì đợi người tới, mời bọn họ ở lại tông môn ít ngày, chờ một chút là được."

"Xung quanh Thánh tông rộng rãi, có nhiều khách nhân hơn cũng ở được."

Thấy Lệ thị có lòng tin với hắn như vậy, dù bản thân Bùi Lăng rất nắm chắc việc Ngưng Anh, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy áp lực, hắn vội vàng nói: "Vâng, vãn bối tuyệt đối không làm Lệ thị thất vọng!"

Lệ Vô Định vô cùng hài lòng vỗ vai hắn, chợt nói: "Cực kỳ tốt! Đến lúc đó, ngươi sẽ ngưng Tiên Anh, leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, thành tựu vị trí Thánh Tử... Cuối cùng, vang danh thiên hạ trong ánh mắt nhìn chằm chằm của chín môn phái lớn!"

Bùi Lăng đáp: "Vâng!"

Lại trò chuyện vài câu, Lệ Vô Định liền cáo từ.

Chính đường động phủ chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, cho đến lúc này Bùi Lăng mới mở ra hai túi trữ vật mà Lệ Vô Định giao cho mình.

Vừa mở ra túi trữ vật do Lệ thị tặng, hắn còn chưa kịp xem xét vật phẩm trong đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra Ngưng Anh chi pháp xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lúc này mới thấy trong túi trữ vật, ngoại trừ đủ loại thiên tài địa bảo cao giai, đan dược cực phẩm cần thiết cho tu luyện, còn có một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa.

Bên trong ghi lại Ngưng Anh chi pháp mà hệ thống đang thu nhận sử dụng.

Thế là, Bùi Lăng lấy ngọc giản này ra trước, đặt lên mi tâm xem xét.

Đây là một môn Ngưng Anh chi pháp tên là 【 Nga Linh m Yểm Lục 】 , lấy Ngưng Anh sẽ càng mạnh hơn 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 .

Căn cứ vào giới thiệu đại khái ở phần đầu môn Ngưng Anh chi pháp này, Nguyên Anh chia làm Phàm Anh và Tiên Anh.

Phàm Anh là đột phá bình thường, Ngưng Anh tương đối đơn giản cũng không cần trải qua sự rèn luyện gì.

Nhưng Tiên Anh lại dẫn tới lôi kiếp, độ thì làm tiên, bại thì hôi phi yên diệt.

Chương 1021: Phẩm giai Nguyên Anh (2)

Dù Phàm Anh hay Tiên Anh đều chia nhỏ ra ba phẩm giai là thượng, trung, hạ.

Tiên Anh Thượng phẩm là Nguyên Anh số một; mặc dù Tiên Anh trung phẩm chỉ kém một phẩm với Tiên Anh thượng phẩm, nhưng sự chênh lệch thật sự của thực lực giữa hai bên lại không thể so sánh nổi.

Dưới tình huống bình thường, nếu là Kim Đan nhị phẩm, cực hạn là Tiên Anh trung phẩm.

Còn Tiên Anh hạ phẩm, các mặt chênh lệch với Tiên Anh trung phẩm một mảng lớn.

Kim Đan tam phẩm cực hạn là Tiên Anh hạ phẩm.

Về phần Phàm Anh thượng phẩm, Phàm Anh trung phẩm, Phàm Anh hạ phẩm... Phàm Anh và Tiên Anh cách biệt như ngày đêm, Chân Đan tứ phẩm trở xuống chỉ có thể ngưng ra Phàm Anh.

Quan trọng nhất là, Phàm Anh có thể phá Anh Hóa Thần, từ xưa đến nay đều là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít.

Nhìn đến đây, Bùi Lăng lập tức nhớ tới lúc trước Lệ sư tỷ Ngưng Anh, Hiểu Nghê đã nói với hắn nếu muốn trường sinh cửu thị thật sự, mỗi một đại cảnh giới đều phải đi đến cực hạn.

Nếu không, một bước tụt lại, từng bước tụt lại!

Hiện tại từ Ngưng Anh chi pháp này đã có thể thấy được, Kết Đan đan thành tứ phẩm trở xuống, cực hạn đời này là Hóa Thần.

Thậm chí, phần lớn con đường đến Nguyên Anh đã kết thúc.

Kim Đan tam phẩm và Kim Đan nhị phẩm thì cực hạn ở Nguyên Anh kỳ, trực tiếp tụt lại một bước dài với Kim Đan nhất phẩm.

Có lẽ tiến vào Hóa Thần còn không có vấn đề gì.

Nhưng cảnh giới sau Hóa Thần sẽ bị kéo dài sự chênh lệch.

Cho đến cuối cùng, dừng lại ở cảnh giới nào đó, cũng không còn cách nào tiến thêm...

Sau khi xem hết ngọc giản, Bùi Lăng tiếp tục kiểm kê tài nguyên trong túi trữ vật, trong đó có một loạt đan dược mà bây giờ hắn đang cần để tu luyện, đặt tròn mười mấy cái rương, mỗi một viên đều là cực phẩm.

Đủ loại thiên tài địa bảo cũng chất đầy toàn bộ túi trữ vật, trong đó có rất nhiều vật liệu cực kỳ khan hiếm, hắn nhìn hồi lâu chỉ có thể cảm nhận trong đó có linh cơ dồi dào, mùi thuốc xông vào mũi, hoàn toàn không nhận ra đây là thứ gì...

Nhưng điều này cũng không sao cả.

Dù sao hắn dùng hệ thống tu luyện, mặc kệ tài liệu gì, chỉ cần hệ thống nhận biết là được.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cất kỹ tất cả tài nguyên, tiếp theo lại mở ra túi trữ vật do Tô thị bồi thường.

Vừa mở ra, một luồng linh khí nồng nặc đã đập vào mặt.

Nhìn vào bên trong, Bùi Lăng còn tưởng bên trong đặt một mỏ linh thạch, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện trong toàn bộ túi trữ vật đều là linh thạch thượng phẩm.

Ngoài ra, lại không có bất kỳ tài nguyên gì khác...

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng thu hồi túi trữ vật.

"Tô thị thật sự dứt khoát..." Sau khi kiểm kê xong tất cả thu hoạch, hắn chuẩn bị chính thức tu luyện.

Mặc dù số công pháp mà hắn đang nắm giữ không phải số ít, nhưng hiện tại thích hợp tu luyện nhất vẫn là 【 Lục Dục Bí Điển 】 và 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 .

Chỉ có điều, tốc độ tu luyện của 【 Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 】 kém xa 【 Lục Dục Bí Điển 】 .

Muốn Ngưng Anh trong thời gian ngắn nhất, tất nhiên phải lựa chọn công pháp có tốc độ tu luyện nhanh nhất.

Hiện tại không biết Lệ sư tỷ có rảnh không, nếu có rảnh...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra Truyền m Phù, sau khi thôi động, bên trong vang lên giọng Lệ Liệp Nguyệt: "Bùi sư đệ, sao thế?"

"Sư tỷ, ta muốn tu luyện với ngươi..." Bùi Lăng rất ngay thẳng nói.

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt không hề do dự, lập tức nói: "Đến hành cung."

Truyền âm kết thúc, vẻ mặt Bùi Lăng phấn chấn, lại đến lúc "trừng phạt" Lệ sư tỷ!

Hắn lập tức lấy ra mười mấy món đồ đổ đầy mệnh cách và chú lực từ trong túi trữ vật, ngay sau đó vận chuyển bí pháp trong truyền thừa của "Chú" hấp thu toàn bộ mệnh cách và chú lực trong đồ vật, mãi cho đến khi thân thể đã hoàn toàn không thể luyện hóa mệnh cách và chú lực dư thừa, mới thi triển 【 Đố Nang Tỏa 】 với mình, chợt nhanh chóng đến Triêu Na hành cung.

Sau một tháng, một hòn đảo lơ lửng chầm chậm đến sơn môn Trọng Minh tông.

Hòn đảo này chiếm diện tích như là một thành trì cỡ lớn của phàm tục, phía trên cũng có núi rừng đầm nước, phong cảnh tươi đẹp, cỏ cây tươi tốt, khắp nơi chim hót hoa nở.

Vô số dị thú quý hiếm đi lại trong đó, khoan thai rong chơi, chỉ thấy sương khói màu xanh quanh quẩn trong đó, lúc thấy tu sĩ áo trắng trang sức vàng tay áo nhẹ nhàng, bóng dáng như kinh hồng, thoạt nhìn lại có khí thế của tiên gia.

"Thiên Sinh giáo nhận lời mời đến xem đại điển Thánh Tử chính vị." Lúc hòn đảo xuất hiện, vồn xung quanh sơn môn Trọng Minh tông không có vật gì, trận văn phức tạp lại tự động kích phát, trong tầm mắt lấp lóe ánh sáng vàng, biển mây mênh mông.

Nhưng tu sĩ trên hòn đảo đều cảm thấy từ nơi sâu xa có vô thuật pháp, nguyền rủa, thần thông, cơ quan... Vẫn khóa chặt bọn họ, vận sức chờ phát động.

Vào lúc này, trên ngọn núi chỗ cao nhất của hòn đảo, trong một tòa thanh lư truyền ra một giọng nói già nua.

Theo câu nói này, một thiếp mời nền đen chữ bằng máu vèo một tiếng, bay vào trong sơn môn.

Chẳng mấy chốc sơn môn mở rộng, một đại đạo thuần túy đan xen xương người và huyết hà đột nhiên sinh ra, vượt qua không biết bao nhiêu trọng sơn, bay thẳng vào chỗ sâu trong Trọng Minh tông.

Chương 1022: Tứ đại Ma môn

Lấy Lệ Vô Định cầm đầu, mười mấy tên tộc nhân Lệ thị cùng nhau ra nghênh đón, cười sang sảng nói: "Nhiếp tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

"Lệ gia tiểu tử, không phải vài ngày trước đó mới gặp sao?" Lúc nói chuyện, một bóng người đi ra từ trong thanh lư, tới một bước đã vượt đến trước mặt Lệ Vô Định, lại là một tu sĩ áo bào trắng kim quan, thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi, hai con ngươi có chút màu vàng kim nhạt, cười nhạt nói, "Bây giờ Lệ thị lọt vào mắt xanh của thiên ý, thật sự đang hưng thịnh."

"Đám người lão phu vừa tham gia đại điển Thánh Nữ, mất chút máu."

"Kết quả lại tới đại điển Thánh Tử."

"Có thể thấy được trời cao ưu ái."

Lệ Vô Định mặt không đổi sắc, cười ha ha nói: "Nhiếp lão nói quá lời, ngài là nhân tài của Thánh giáo, Thánh Tử Thánh Nữ đứng trước mặt ngài đều là hậu bối, một chút trò đùa trẻ con, sao có thể vào mắt ngài? Tiếp theo kính xin ngài chỉ điểm nhiều hơn."

"Đúng rồi, hai ngày trước lão tổ tộc ta vừa xuất quan, nghe nói chư vị tiền bối sắp đến, cố ý không bế quan nữa, quét dọn giường chiếu pha trà đợi đã lâu."

"Nếu Nhiếp lão không chê, không bằng theo vãn bối đến đó phẩm Thanh Hồn trà nhất phẩm mới hái?"

"Lệ lão tổ xuất quan?" Nhiếp lão nghe vậy vẻ mặt hơi thay đổi, chợt gật đầu nói, "Xem ra cũng là thiên ý, có thể để lão phu gặp mặt lão tổ quý gia."

Chẳng mấy chốc lúc đám người đang nói chuyện, người Thiên Sinh giáo vây quanh tiến vào Trọng Minh tông, đi thẳng đến ngọn núi chuyên chuẩn bị cho khách quý nghỉ ngơi.

…

Cơn mưa tầm tã, sơn thủy mông lung.

Độc lâu to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống!

Kích thước của độc lâu này như ngọn núi, toàn thân trắng bệch, chỉ có trong hai con ngươi cháy hừng hực ngọn lửa huyết sắc, tản ra uy áp tràn trề, cơn gió lạnh lẽo sương mù quanh quẩn bên cạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng quỷ khóc lượn vòng, như có như không.

Sau khi nó xuất hiện lập tức phát hiện đại trận hộ tông Trọng Minh tông tự kích hoạt nhưng cũng lơ đễnh.

Trong độc lâu truyền ra giọng nói lười biếng của Mộng Hối: "Cái Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận này, cũng được coi là đại trận đỉnh phong trong phương ảo cảnh này."

"Lần này các ngươi đã đến đây, cũng có thể nghiên cứu một chút."

"Nhưng cũng không cần quá mức quan tâm, đám Tiên Tôn chúng ta lạc xuống trần gian, chủ yếu nhất vẫn là rèn luyện và lột xác trên tâm cảnh."

"Cứ quan tâm kỹ nghệ thuật pháp lại trở nên tầm thường."

"Còn có, môn phong Trọng Minh tông không giống với Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang ta, chờ sau khi đi vào, các ngươi đừng mãi ở trong phòng không ra khỏi cửa, nên đi khắp nơi hoạt động một hai, tiếp xúc với đệ tử Trọng Minh tông nhiều hơn, cảm nhận một chút phong tục nơi đây, mới thật sự là luyện tâm."

"Cưỡi ngựa xem hoa như bàng quan, sao có thể so sánh với người lạ vào cảnh giới kỳ lạ?"

Chúng đệ tử đồng thanh đáp lời, chợt rối rít khống chế độn quang, rời khỏi pháp bảo độc lâu, đạp không mà đứng, chỉ trỏ vào Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận của Trọng Minh tông.

Thậm chí còn có tu sĩ to gan trực tiếp tiến lên, ra tay thăm dò.

"Ong!"

Đại trận vốn đã nhìn chằm chằm, cảm nhận được công kích không hề do dự, lập tức muốn kích phát phòng ngự như mưa to gió lớn.

Trong độc lâu, Mộng Hối cảm giác được đang muốn ra tay, trận pháp vừa bạo tẩu đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, sơn môn mở ra, Lệ Vô Cữu, Tô Thiên Nhai, gia chủ Tư Hồng thị cùng đi ra nghênh đón người.

Bọn họ tạm đưa tu sĩ Vô Thủy sơn trang không thấy được đang hận không thể úp sấp vào trên đại trận phe mình, cũng làm như không biết có người công kích đại trận, cười chào hỏi Mộng Hối: "Vãn bối gặp qua Mộng Hối Kim Tiên, gặp qua chư vị tiên nhân."

"Vô Thủy sơn trang là Thánh đạo thứ nhất tông ta, vài vạn năm qua hoàn toàn xứng đáng Thánh đạo hàng đầu." Ngay sau đó gia chủ Tư Hồng thị xúc động nói, "Từ trước đến nay trên dưới tệ tông vô cùng kính ngưỡng Vô Thủy sơn trang."

"Chư vị tiên nhân có lai lịch phi phàm, hôm nay gặp mặt đúng là trong lúc mơ hồ thấy nghìn đạo hào quang, vạn cái thụy khí, khí phách to lớn, phong thái chiếu rọi, khiến bọn ta theo không kịp!"

"Tiên giá đến, trên dưới tệ tông thật là vinh hạnh!"

Tô Thiên Nhai tươi cười: "Tiểu tông trong huyễn cảnh đều do chư vị tiên nhân Vô Thủy sơn trang trông nom, mới có hôm nay. Hôm nay tiên nhân đến đây, sơn thủy tệ tông cũng tăng linh cơ..."

Nghe lời lẽ vô cùng tôn sùng này, đương nhiên người Vô Thủy sơn trang không hề có ý khiêm tốn.

Dù sao theo bọn họ nghĩ, trước khi đám người bọn họ chuyển thế, kém cỏi nhất cũng là tiên nhân, thậm chí còn có loại Tiên Tôn như Tuyệt Tâm Tử, loại Kim Tiên như Mộng Hối.

Trọng Minh tông chỉ là tiểu tông huyễn cảnh, dù là Lệ thị lão tổ kia, mặc dù tu vi cũng coi như rất cao trong phương ảo cảnh này, nhưng bàn về xuất thân cũng chỉ là tiên hạ đẳng mà thôi.

Đám người Lệ Vô Cữu hoảng sợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng vẻ mặt Mộng Hối tự nhiên, không quan tâm.

Đám đệ tử trẻ tuổi Tuyệt Tâm Tử đều hơi mỉm cười một cái.

Thánh đạo hàng đầu chỉ là Vô Thủy sơn trang không quan tâm hư danh, lười so đo với tiểu tông huyễn cảnh.

Chương 1023: Số trời là Luân Hồi (1)

Trên thực tế, từ bất kỳ phương diện gì, bọn họ đều là thiên hạ đệ nhất tông!

Những tiên hạ đẳng Trọng Minh tông này đúng là đám theo hầu nông cạn, ngộ tính không đủ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra.

Tu hành ngàn năm còn rơi mê chướng, không biết chân đạo.

Cũng thật đáng buồn đáng tiếc.

Lắc đầu, cũng lười chỉ điểm những tiên hạ đẳng ở trong ảo cảnh này, trầm mê đã lâu, linh cơ đã sớm mài mòn, không có triển vọng.

Ngay lập tức, Mộng Hối hất áo bào một cái, nói: "Yên tâm, chỉ cần các ngươi cung kính hầu hạ, tất nhiên Vô Thủy sơn trang sẽ tiếp tục che chở các ngươi... Bớt nói nhảm đưa chúng ta đến chỗ ở đi."

Thấy hắn ta vênh váo tự đắc, ba vị gia chủ cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Mời chư vị tiên nhân theo ta đi đến phía trước."

Thu xếp xong cho Vô Thủy sơn trang, không tới hai ngày một tòa bảo tháp ba mươi bảy tầng, không có dấu hiệu nào dâng lên ở bên ngoài sơn môn Trọng Minh tông.

Luân Hồi tháp đến rồi!

Lưu Ly Tháp ba mươi bảy tầng, trải rộng đồ án trăm tộc nhân yêu tinh quái.

Mái cong đấu giác, mỗi một tầng đều treo độc lâu linh đang óng ánh sáng long lanh.

Trong mưa phùn gió nghiêng chậm rãi lay động, phát ra tiếng kêu êm tai.

Cửa tháp đóng chặt không nghe thấy tiếng người, chỉ một đạo huyết quang bay qua, thiếp mời bị đưa vào trong sơn môn Trọng Minh tông.

Trong giây lát, người Lệ thị đến đây nghênh đón, Lưu Ly Tháp mở rộng, một nhóm tu sĩ áo bào xám đi ra.

Những tu sĩ này đều trầm mặc ít nói, bên hông treo đủ loại chất liệu, đeo trang sức hình tháp số tầng khác biệt.

Lúc bọn họ nhìn thấy Lệ thị khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Tạo hóa có tròn và khuyết, số trời làm Luân Hồi. Chư vị đồng đạo, chúng sinh ngu dốt, chỉ sợ thiên hạ này càng ngày càng khó khăn."

"Đạo hữu nói đúng lắm." Đám người Lệ thị mỉm cười không thay đổi, đưa tay mời khách, "Làm phiền chư vị ở xa tới đây, kính xin đi vào bên trong nói tỉ mỉ."

Đám người Luân Hồi tháp không lên tiếng nữa, bình tĩnh đi theo Lệ thị vào lối đón khách xương người xen lẫn huyết hà.

Giống với đại điển Thánh Nữ chính vị, lần này Thánh Tử sắp chính vị, Thiên Sinh giáo, Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp, ba đại Ma môn lại tụ tập ở Trọng Minh tông.

...

Lại qua ba ngày, Giám Sát điện chủ truyền âm cho gia chủ ba nhà: "Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Hàn Ảm Kiếm tông cùng nhau trả lời, nói là nhận lời mời đến đây tham gia đại điển Thánh Tử tông ta."

"Hả?" Lệ Vô Cữu đang ở tổ địa ngẩn ngơ, mặc dù bọn họ thật sự gửi thiệp cho năm tông này, lại không ngờ năm tông này dám đến thật?

Nhanh chóng bàn bạc với gia chủ Tư Hồng thị, Tô Thiên Nhai một phen, chợt trả lời Giám Sát điện chủ, "Đúng là có việc này, thỉnh cầu để gia tộc biên giới lấy lễ nghi với khách quý để tiếp đón, đừng làm mất thể diện Thánh tông ta, chỉ dẫn thẳng tới Truyền Tống Trận Mạc gia bảo."

"Ta, Tư Hồng huynh và Tô hiền đệ sẽ đến đó nghênh đón."

Tầm nửa ngày sau, Mạc gia bảo cách Trọng Minh tông không xa, một bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trên khoảng không ổ bảo, hai tên tu sĩ một già một trẻ đi ra, lão giả áo xanh giày nhọn, cầm phất trần trong tay, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt.

Tu sĩ thiếu niên kia khoảng mười bảy mười tám tuổi trắng nõn tuấn tú, mặc một bộ thanh sam, eo cắm quạt xếp, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên trán có khí chất trong trẻo thư sinh.

Ngay sau đó, nhánh hoa to lớn hiện ra, lúc nụ hoa mở ra, hai nữ tu cũng xuất hiện giữa không trung, hành lễ với hai tên tu sĩ áo bào xanh.

Hai tên nữ tu trông như tỷ muội, đứng một trước một sau cung trang đẹp đẽ, ung dung trang nhã. Đệ tử lùi lại nửa bước chắp tay hành lễ, áo xanh vòng vàng, mặt hoa da phấn.

Lại có kiếm quang như điện cắt phá bầu trời đột nhiên hiện ra hai bóng dáng, kiếm khách trung niên khí vũ hiên ngang, trong mắt có kiếm ý lạnh thấu xương, không giận tự uy; người theo sát bên cạnh áo trắng xiêu vẹo, eo quấn đai lưng ngọc khảm vàng, lúc nhìn quanh tinh thần phấn chấn, vẻ ngoài đẹp đẽ.

"Cửu Nghi sơn? Tố Chân Thiên? Hàn Ảm Kiếm tông?" Mạc gia bảo là vị trí Truyền Tống Trận ngay gần sơn môn Trọng Minh tông, bình thường số lượng người ra vào rất nhiều.

Lập tức có người nhận ra lai lịch ba phe này đều vô cùng nghi ngờ, "Sao ba tông này lại xuất hiện ở đây?"

"Trước đó vài ngày, Thánh tông truyền ra tin tức nói là muốn chuẩn bị đại điển Thánh Tử cho chân truyền Bùi Lăng, ngoại trừ mời ba tông Thiên Sinh giáo như thường lệ, hình như còn đặc biệt mời năm tông chính đạo, chắc bọn họ đến vì thế?" Có tán tu thấp giọng nói, "Bọn họ thật sự dám đến..."

Nói đến đây, chỉ thấy ở cổng ổ bảo xuất hiện bốn tên tu sĩ trang phục khí chất đều khác với Thánh tông.

Mặc dù bốn tên tu sĩ này hơi khách sáo với nhau nhưng rõ ràng là hai nhóm người.

Trong đó một nhóm dáng vẻ hiên ngang, một già một trẻ đều mang trang sức hoàng gia đang đưa mắt nhìn quanh đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng nhíu mày lại, hình như không hài lòng với tình huống của Mạc gia bảo.

Một nhóm còn lại đều mặc giáp trụ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không chớp mắt.

Chương 1024: Số trời là Luân Hồi (2)

Sau khi rời khỏi cửa lớn ổ bảo lại dừng bước, tu sĩ ăn mặc kiểu lão tướng cầm đầu khẽ gật đầu với mảnh đất trống cách đó không xa, trầm giọng nói: "Yến Tê thành nhận lời mời đến đây."

Giọng hắn ta không tính vang dội lại như sấm rền cuồn cuộn, truyền ra xa xa, chẳng những Mạc gia bảo sau lưng, thậm chí lúc này trong sơn môn Trọng Minh tông bên cũng nghe được giọng thông báo trầm thấp này.

Thấy thế, Lưu Lam hoàng triều Thanh Nguyên Vương Chung Quỳ Tử Lê hơi mỉm cười một cái, cũng mở miệng nói: "Lưu Lam hoàng triều nhận lời mời đến đây!"

Giọng nói sáng sủa vang rền tứ phương, vang vọng sơn môn.

Ngay sau đó, tiếng thông báo liên tiếp vang lên: "Hàn Ảm Kiếm tông nhận lời mời đến đây!"

"Tố Chân Thiên nhận lời mời đến đây!"

Cuối cùng là Cửu Nghi sơn, bọn họ vừa sải bước ra, sau khi hạ xuống đất đã chắp tay thi lễ, lúc này mới ôn hòa nói: "Cửu Nghi sơn nhận lời mời đến đây!"

Năm chính đạo đều tới, năm giọng nói quanh quẩn ở bốn phương tám hướng thật lâu, chầm chậm không ngừng.

Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận không ngừng phát ra tiếng vù vù, đường vân huyết sắc lặp đi lặp lại hiện ra, lại chịu sự điều khiển của Giám Sát điện chủ, chậm chạp chưa thể phát ra một kích kinh thiên.

Huyễn tượng trên khoảng đất trống trước cửa Mạc gia bảo đột nhiên bị thu lại, lộ ra bóng dáng Lệ Vô Cữu, gia chủ Tư Hồng thị và Tô Thiên Nhai.

Sau lưng ba vị gia chủ còn có mấy tộc lão tự dẫn theo.

Không để ý đến chính đạo ra oai phủ đầu ở trước mặt, Lệ Vô Cữu đi đầu chắp tay thi lễ, mỉm cười nói: "Làm phiền chư vị ở xa tới, kính xin đi vào bên trong, tệ tông đã chuẩn bị rượu nhạt, bày tiệc mời khách cho chư vị..."

Lúc nói chuyện, một phi toa chiếc cỡ lớn hạ xuống từ trên chín tầng trời, cửa khoang từ từ mở ra lộ ra cách trang trí xa hoa lịch sự tao nhã ở bên trong.

"Tẩy trần thì không cần." Tên kiếm khách trung niên Hàn Ảm Kiếm tông lạnh lùng mở miệng cắt ngang lời khách sáo của hắn ta, "Nghe nói lúc quý tông tổ chức đại điển Thánh Tử, Thánh Tử leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, chân truyền các tông đều có thể ra sân đánh một trận?"

Những ngày qua tâm trạng năm phái chính đạo đều không tốt.

Thánh Tử Ma môn vào chỗ, nhất là Thánh Tử này còn là Bùi Lăng đã từng chui vào địa giới của bọn họ, đồ thành lục tộc!

Lại phát thiếp mời đến trong tay ngũ đại chính đạo bọn họ, rõ ràng đây là khiêu khích.

Nếu không đến tham gia, chẳng phải sẽ có vẻ bọn họ sợ ma đạo?

Nghe vậy, ba người Lệ Vô Cữu nhìn nhau một chút, đều cười ha ha: Chính đạo đang muốn đến gây rối?

Nhưng Thánh tông đã dám gửi thiếp mời, tất nhiên không có dự định đổi ý.

Cũng đúng lúc để năm tông môn ngụy quân tử này mở mang kiến thức thật tốt về phong thái thiên kiêu Thánh tông!

Thế là, Lệ Vô Cữu cao giọng nói: "Không sai. Nhưng Thánh đạo ta có quy củ, nếu Thánh Tử thành công chính vị, tông môn của tất cả chân truyền ra sân đều cần dâng lên một phần đạo uẩn, để chúc Thánh Tử tông ta con đường tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị, nô dịch chư tộc, tàn sát thiên hạ!"

Tên kiếm khách trung niên Hàn Ảm Kiếm Tông mặt không chút thay đổi nói: "Có thể!"

"Nghe nói quý tông có quy củ, nếu thực lực Thánh Tử không đủ bị chân truyền tông khác trừ ma vệ đạo ngay tại chỗ, vậy ngược lại quý tông cũng phải cho chân truyền tông đó một phần đạo uẩn." Lão giả Cửu Nghi sơn vuốt ve râu dài dưới cằm, khoan thai bổ sung, "Không biết chân truyền chính đạo ta có được áp dụng quy củ này không?"

Lệ Vô Cữu mặt không đổi sắc, vừa cười vừa nói: "Tất nhiên rồi, nhưng tư chất tâm tính của Thánh Tử tông ta đều là đối tượng tốt nhất, từ lúc nhập đạo đến nay sát phạt quả quyết, tàn sát không đếm được, danh tiếng thiên kiêu danh xứng với thực, quyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy."

Tên kiếm khách trung niên Hàn Ảm Kiếm tông cứng rắn nói: "Có thể hay không, phải thử mới biết được."

"Đám tiểu bối tranh đấu, chúng ta là trưởng giả cứ nhìn là được rồi, cần gì xen vào trong này?" Thấy thế, gia chủ Tư Hồng thị cười ha ha một tiếng, tiến lên giảng hòa, "Chư vị, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, kính xin leo lên phi toa vào tông nói chuyện."

Trong giây lát, tất cả mọi người đi đến phi toa, phá không mà đi.

Trong ngoài Mạc gia bảo, rất nhiều tu sĩ cũng không dám thở mạnh, lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục ở lại chỗ này, rối rít tản đi.

Nội môn, rừng sâu cỏ dày.

Trông cây cối xung quanh có vẻ um tùm, nhưng cẩn thận nhìn lại trên thực tế toàn bộ rừng rậm chỉ còn lại thân cây, vô số mặt người dữ tợn vặn vẹo như vết sẹo ngưng tụ trên đó.

Không biết bao nhiêu da người cắt may nhuộm màu, lấy Trấn Hồn đinh cố định trên thân cây, trang trí thành tán cây rậm rạp.

Sâu trong rừng có một tòa huyết trì chầm chậm sôi trào, vô số bọng máu dâng lên, mùi tanh khắp nơi.

Bên mép hồ, Tô Chấn Hòa mặt không thay đổi nhìn xem mấy bộ thi khôi không ngừng chập trùng bên trong, chậm rãi thổ tức.

Nửa ngày sau, một vòng tu luyện này của hắn ta kết thúc, đứng lên gọi thi khôi ra, cùng đi đến một chỗ bên ngoài bìa rừng.

Ngày đó, sau khi Bùi Lăng vào chỗ chân truyền, hắn ta cảm nhận được áp lực lớn lao.

Chương 1025: Đánh cược lần cuối

Vì vậy sau khi trở về lập tức bế quan, dốc lòng tu luyện.

Chỉ có điều, dù sao tích lũy vẫn không đủ.

Sau một vòng bế quan này, mặc dù pháp lực càng hùng hậu hơn một chút, Ngưng Anh cũng không thành vấn đề, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngưng thành Tiên Anh hạ phẩm.

Đến lúc đó, cho dù có thể dẫn hạ lôi kiếp, chắc chắn cũng là lôi kiếp yếu nhất.

Đừng nói người đến làm chứng của ba tông khác, dù không ai ngăn cản, chỉ mỗi Vạn Tộc Huyết Thê, hắn ta không thể leo lên được!

Hắn ta là Kim Đan nhị phẩm, cực hạn là Tiên Anh trung phẩm.

Dựa theo ghi chép của Tô thị, Vạn Tộc Huyết Thê cần ít nhất Tiên Anh trung phẩm mới có thành công leo lên.

Đây cũng là lý do đến bây giờ mạch chủ thượng tam mạch đều là Kim Đan tam phẩm, nhưng không có tư cách trở thành chân truyền đệ tử.

Bởi vì Kim Đan tam phẩm, dù đi đến cực hạn cũng chỉ là Tiên Anh hạ phẩm.

Không có hy vọng trở thành Thánh Tử Thánh Nữ chân truyền, không có chút ý nghĩa nào với Thánh tông.

Trong lòng Tô Chấn Hòa ngột ngạt, cuối cùng bây giờ hắn ta đã cảm nhận được chút cảm giác của Chu Diệu Ly vào lúc trước...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn ta đã đi ra khu rừng, thấy một thiếu nữ mặt hoa da phấn cung trang đứng trên đường mòn cách đó không xa.

"Chuyện gì?" Thấy muội muội Tô Túy Khinh, Tô Chấn Hòa dừng bước hỏi.

Tô Túy Khinh nhẹ nhàng thở ra, lập tức chào đón: "Ca ca, cuối cùng ngươi đã ra..."

Nói xong, Tô Túy Khinh lập tức nói việc chính, "Thiên Sinh giáo, Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp, còn có năm nhà ngụy quân tử tự xưng chính đạo kia đã đến Thánh tông, bây giờ đang được sắp xếp ở trong mấy toà phong cốc nội môn."

Tô Chấn Hòa thay đổi sắc mặt, lập tức hoảng sợ nói: "Bùi Lăng đã Ngưng Anh rồi?"

Tô Túy Khinh lắc đầu: "Vẫn chưa, lần này Lệ thị mời người đến trước, bọn họ có nắm chắc Bùi Lăng sẽ trong vòng nửa năm... Không, hiện tại là trong vòng năm tháng sẽ ngưng tụ thành Tiên Anh!"

Nghe vậy, sắc mặt Tô Chấn Hòa tối tăm, có lẽ hắn ta còn cần khoảng thời gian ba năm nữa mới nắm chắc ngưng ra Tiên Anh trung phẩm.

Bùi Lăng chỉ cần nửa năm thậm chí năm tháng??

Đúng, Bùi Lăng là Kim Đan nhất phẩm, dù đối phương tích lũy không đủ cũng có thể ngưng ra Tiên Anh trung phẩm.

Không giống hắn ta, cực hạn mới chỉ đến Tiên Anh trung phẩm.

Bởi vậy, vì tranh đoạt vị trí Thánh Tử, một bước này của đối phương không cần đi đến cực hạn, chắc chắn sẽ tốn thời gian ít hơn hắn ta, hơn nữa còn ngắn hơn rất nhiều!

Thấy sắc mặt Tô Chấn Hòa không đúng, Tô Túy Khinh cẩn thận nói tiếp: "Ca ca, trong tộc... Trong tộc muốn ngươi đánh cược lần cuối..."

Nghe nói như thế, Tô Chấn Hòa lập tức lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Muốn ta làm gì?"

"Hai ngày sau, Lệ thị sẽ thiết yến mời chân truyền chín phái đến đó, vì tạo thế cho Bùi Lăng chính vị Thánh Tử." Tô Túy Khinh nói, "Trong tộc yêu cầu đến lúc đó ca ca cũng đi, đồng thời phải khiêu chiến Bùi Lăng trước mặt tất cả thiên kiêu chín môn phái lớn!"

Nghe vậy, đầu tiên Tô Chấn Hòa khẽ giật mình lập tức hiểu được, Thánh tông không thể mở Vạn Tộc Huyết Thê cho một kẻ thất bại, làm mất mặt nhà mình ở trước mặt tông khác.

Bây giờ tu vi của hắn ta và Bùi Lăng đều là Kết Đan hậu kỳ, nhưng hắn ta sớm vào Kết Đan, bàn về tích lũy sẽ có thời gian lâu hơn Bùi Lăng.

Nếu có thể đánh bại đối phương trước mặt mọi người, khiến đối phương mặt mất mặt xấu hổ trước mặt chín môn phái lớn, nhất là năm tông chính đạo, đối phương trực tiếp mất đi tư cách trong trận tranh đấu Thánh Tử này!

Nghĩ tới đây, trên mặt Tô Chấn Hòa hiện ra vẻ tàn nhẫn, Bùi Lăng là Kim Đan nhất phẩm, tất nhiên sẽ khó đối phó, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của hắn ta!

Hiện tại so tốc độ Ngưng Anh với Bùi Lăng, chắc chắn hắn ta sẽ thua.

Chỉ có so thực lực, hắn ta mới có phần thắng!

"Tốt!"

...

Triêu Na hành cung.

Cốt Hỏa ảm đạm soi sáng bóng dáng đang quấn lấy nhau sau tấm bình phong, Độ Kiếp Trấn Hồn Linh treo ở trên rèm cứ như đã kêu cả nửa ngày mệt mỏi, đang chậm rãi dừng lại theo tiếng thở dốc, không thử vang lên một cái.

Trong giây lát, hai người chậm rãi tách ra, trên mặt đều là vẻ thoả mãn.

Trong lòng Bùi Lăng thấy hài lòng, trải qua hơn một tháng song tu này, chẳng những thử rất nhiều tư thế mới với Lệ sư tỷ, tu vi của hắn cũng đã đạt đến Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong!

Hệ thống uỷ thác phối hợp với 【 Lục Dục Bí Điển 】 , cùng thoải mái sử dụng thiên tài địa bảo, tốc độ tu vi tinh tiến càng nhanh hơn sự tưởng tượng của hắn.

Có lẽ trong mấy ngày nay, hắn đã có thể chuẩn bị Ngưng Anh.

Căn cứ vào lời nói của Lệ sư tỷ, ngoại kiếp của hắn ở Trúc Cơ và Kết Đan đều giáng lâm sớm.

Trước lần Ngưng Anh này, Tông Chủ tự mình xuất hiện ra tay với hắn, chắc chắn là ngoại kiếp lúc hắn Ngưng Anh.

Hiện tại đã độ ngoại kiếp, lại có thể yên tâm Ngưng Anh ở bên trong tông môn.

Chỉ có điều, để cho ổn thoả, Bùi Lăng vẫn quyết định đến lúc đó dùng một viên Hư Thiên giới chủng, đến bên trong "Tiểu Tự Tại Thiên" Ngưng Anh!

Ngay lúc đang suy nghĩ, Lệ Liệp Nguyệt trong ngực đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Trong tộc có người tới tìm ngươi và ta, đi tắm rửa trước."

Chương 1026: Bữa tiệc thiên kiêu (1)

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt nói: "Được."

Bể tắm ngay ở bên cạnh, nước thuốc được điều phối hiện ra màu máu tươi, càng làm nổi bật làn da trắng sáng hơn tuyết của Lệ Liệp Nguyệt, tóc mai đen mặt đỏ thắm, Bùi Lăng nhìn một chút không nhịn được lại đè nàng lên vách ao.

Chẳng mấy chốc bọt nước văng khắp nơi, nước thuốc màu đỏ đẩy ra từng vòng gợn sóng.

Tiếng thở dốc kiềm chế lại dồn dập vang lên, một lần tắm rửa này lại tắm rửa mấy canh giờ...

【 Ổ cứng không đủ không gian, nên nội dung không thể tăng thêm. 】

...

Cuối cùng đã tắm rửa xong, hai người đều đổi một bộ áo bào, lúc này mới đến thiền điện mà người Lệ thị đang chờ.

Đến thiền điện chỉ thấy Lệ Vô Định ngồi xếp bằng bên dưới, đã đợi đến mức bắt đầu tu luyện.

Phát hiện hai người đến đây, hắn ta chậm rãi thu công, mở mắt ra khẽ gật đầu.

Lệ Liệp Nguyệt ngồi xuống chủ vị, thản nhiên hỏi: "Thập Thất thúc, chuyện gì?"

Lệ Vô Định nói: "Tám phái đã đến tông ta, trong tộc chuẩn bị hai ngày sau lấy danh nghĩa Bùi Lăng mở tiệc chiêu đãi thiên kiêu các phái, tập trung lại cùng ngồi đàm đạo."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu.

Thời gian Bùi sư đệ nhập đạo quá ngắn, hiện tại cũng có chút thanh danh nhưng người thật sự nhận biết Bùi sư đệ lại không nhiều.

Hiện tại sắp chính vị Thánh Tử, đúng là nên giao thiệp với đám người cùng thế hệ kia thật tốt.

Dù sao chân truyền có thể tham gia đại điển Thánh Tử đều là thiên kiêu được tông môn của mình coi trọng, biết đâu trong đó có đối thủ tương lai của Bùi sư đệ.

Nàng lập tức nói: "Ta cũng sẽ đến đó nhưng sẽ không xuất hiện."

Lệ Vô Định gật đầu đồng ý, yến hội này là tổ chức cho Bùi Lăng. Lệ Liệp Nguyệt đã là Thánh Nữ, nếu ra mặt sẽ lấn át ánh sáng Thánh Tử tương lai của Bùi Lăng.

Chợt Lệ Vô Định lại nói với Bùi Lăng: "Lần này mở tiệc chiêu đãi thiên kiêu chư tông, ngoại trừ để ngươi kết bạn với thiên kiêu cùng thế hệ một chút, quan trọng nhất là ngươi cần tìm cơ hội ra tay một lần ở trong yến hội, nhất định phải thể hiện ra uy áp Thánh Tử tương lai!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức đồng ý: "Vâng!"

Lệ Vô Định gật đầu, lại hỏi: "Bây giờ tiến độ tu luyện của ngươi như thế nào?"

Tiến độ tu luyện?

Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ một lượt, hắn có thể Ngưng Anh trong mấy ngày nay.

Nhưng dù sao đây cũng là việc lớn, cũng không dám nói lời quá vẹn toàn.

Hơn nữa, hắn dự định đến lúc đó đi "Tiểu Tự Tại Thiên" Ngưng Anh, không thể để bất kỳ kẻ nào biết việc này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng rất bảo thủ trả lời: "Cũng không cần chờ đến nửa năm, có lẽ trong mấy tháng này có thể Ngưng Anh."

Nghe vậy, Lệ Vô Định nhướn mày, ập tức nói: "Cửa ải Ngưng Anh này rất quan trọng. Không thể theo đuổi tốc độ, chỉ vì cái trước mắt!"

"Sự chênh lệch giữa Tiên Anh trung phẩm và Tiên Anh thượng phẩm là một trời một vực."

"Dù tiêu tốn thêm chút thời gian đặt vững chắc nền tảng, thậm chí thật sự không được cứ vượt quá nửa năm cũng không sao, nhưng nhất định phải ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm!"

"Bởi vì lần này leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, ngoại trừ Thiên Sinh giáo, Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp lúc trước, còn có chân truyền năm tông môn ngụy quân tử kia bổ sung vị trí người làm chứng."

"Tiên Anh trung phẩm không qua được cửa ải này!"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, hắn không hiểu rõ Vạn Tộc Huyết Thê nhưng dù sao hệ thống uỷ thác có thể ngưng ra Tiên Anh thượng phẩm, hệ thống tuyệt đối không ngưng ra trung phẩm cho hắn.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cũng không giải thích chỉ gật đầu nói phải: "Vâng, vãn bối ghi nhớ lời dạy dỗ của tiền bối, tuyệt đối không tùy tiện Ngưng Anh, nhất định đợi đến khi tích lũy đầy đủ."

Lệ Vô Định nhẹ gật đầu, nói: "Vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận."

Nói xong những chuyện này, hắn ta cũng không ở lại, đứng dậy rời đi, "Mấy ngày nay trong tông có rất nhiều khách quý, ta phải đi giúp đỡ chào hỏi."

Đưa mắt nhìn bóng dáng hắn ta biến mất, thấy bên trong thiền điện đã không có người ngoài, Bùi Lăng yên lặng ôm lấy Lệ sư tỷ đặt lên trên đùi mình...

【 Không gian ổ cứng không đủ... 】

Hai ngày sau, Mục Nghi điện.

Cả điện rộng như vậy giăng đèn kết hoa, thảm xanh chén vàng, giường gấm rèm châu, khắp nơi để lộ rõ vẻ ung dung xa hoa đặc biệt của tông môn lớn.

Mấy trăm tùy tùng dị tộc đều mặc quần áo rực rỡ nhẹ nhàng đi lại trong đó, tay chân lanh lẹ bố trí.

Một đạo độn quang đến từ phía chân trời rơi vào trước điện, hiện ra ba bóng dáng.

Lệ Liệp Nguyệt đi đầu, theo sau là Bùi Lăng và Lệ Hàn Ca.

Chậm rãi đi vào trong điện, không nhìn rất nhiều tùy tùng quỳ xuống hành lễ, Lệ Liệp Nguyệt nhìn quanh một vòng không phát hiện vấn đề gì, chợt phân phó: "Hàn Ca, ngươi ở lại gian ngoài phụ trách chào hỏi tân khách."

"Sau khi đám người đến đủ, Bùi Lăng là Thánh Tử tương lai mới xuất hiện."

Lệ Hàn Ca gật đầu: "Vâng, Liệp Nguyệt tỷ."

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt dẫn theo Bùi Lăng đi thẳng đến hậu điện dùng để nghỉ ngơi ở phía sau Mục Nghi điện.

Nơi đây bày biện cũng xinh đẹp nhưng thiên về thanh lịch.

Trên bàn tròn ở giữa điêu khắc đủ loại đồ án bách quỷ dạ hành cửu tử quỷ mẫu, còn đốt một lò linh hương đề thần tỉnh não, hương khí thanh nhã tràn ngập cả phòng.

Chương 1027: Bữa tiệc thiên kiêu (2)

Sau khi hai người ngồi xuống, Lệ Liệp Nguyệt bấm niệm pháp quyết gọi ra một mặt thủy kính, mặt kính hơi dập dờn, chợt hiện ra tình cảnh đang bày trí ở gian ngoài.

Cũng không lâu lắm, Tô Chấn Hòa vẻ mặt ủ dột đã đến.

Vốn Lệ Hàn Ca đã mỉm cười đang định tiến lên tiếp đón, thấy là hắn ta vội vàng thu hồi nụ cười, cách không gật đầu nói: "Tô sư huynh, ngươi là người một nhà, ta không chào hỏi ngươi."

"Chờ chút nữa nếu nhiều người tới, kính xin ngươi cũng giúp đỡ tiếp đón một hai."

"Dù sao tất cả mọi người là đồng môn Thánh tông, đừng làm mất cấp bậc lễ nghĩa ở trước mặt người ngoài."

Tô Chấn Hòa không nói một lời, tự tìm chỗ ngồi để ngồi xuống.

Thấy cảnh này, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, Lệ Liệp Nguyệt lại đột nhiên nói: "Hôm nay, dù ai muốn khiêu chiến ngươi cũng không cần nương tay."

Bùi Lăng gật đầu: "Ta hiểu rõ."

Lại sau một lúc lâu, bóng người lóe lên ở cổng lại là Tuyệt Tâm Tử cùng một tu sĩ tóc đỏ huyền bào lần lượt đi vào.

Lệ Hàn Ca vội vàng nghênh đón: "Hai vị tiên nhân đại giá quang lâm, thật sự vinh hạnh."

Tuyệt Tâm Tử tùy ý nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Bùi Lăng đâu? Ngày đó từ biệt ở 'Tiểu Tự Tại Thiên', nhiều ngày không thấy, đêm nay còn phải uống với hắn vài chén."

"Bùi sư huynh còn đang tu luyện, chút nữa sẽ đến." Lệ Hàn Ca nói, "Kính xin tiên nhân tạm thời ngồi vào vị trí, uống rượu một chút."

Tuyệt Tâm Tử và tu sĩ tóc đỏ kia cũng không để ý, dửng dưng chia ra ngồi xuống chỗ ngồi chủ khách, chợt vừa nhấm nháp rượu trà bánh do đám tùy tùng đưa lên vừa tùy ý trò chuyện: "Ta từng gặp Bùi Lăng này ở Lưu Lam hoàng triều, ngược lại không ngu dại ngu dốt, không có triển vọng giống như tiên hạ đẳng bình thường."

"Lần trước gặp mặt, hắn vẫn chỉ là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, bây giờ lại đã Kết Đan hậu kỳ, chuẩn bị chính vị Thánh Tử."

Tu sĩ tóc đỏ kia bưng rượu lên uống một hớp, lại khẽ lắc đầu, nói: "Phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh thôi. Tốc độ tu luyện có nhanh cũng không phải căn bản, chỉ là hoa trong gương trăng trong nước."

"Chỉ có rèn luyện tâm tính, rèn luyện đạo tâm, mới là còn đường chính."

"Trông Bùi Lăng này kinh tài tuyệt diễm, thật ra đang nhầm đường lạc lối mà không biết."

Tuyệt Tâm Tử hơi trầm ngâm, gật đầu nói: "Lời ấy có lý. Nhưng chắc hẳn Bùi Lăng cũng không thể làm gì. Dù sao trên dưới Trọng Minh tông đều là một đám tiên hạ đẳng bị mê hoặc tâm chí, chỉ biết nóng vội trong phương ảo cảnh này."

"Hắn không có phúc phận đầu quân vào con đường chính, mưa dầm thấm đất, cũng khó tránh khỏi rơi vào mê chướng mà không biết."

Hậu điện, Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên giới thiệu với Bùi Lăng: "Hai người này đều là chân truyền Vô Thủy sơn trang."

"Cả đám người Vô Thủy sơn trang tự xưng tiên nhân thượng giới chuyển thế. Đệ tử tầm thường, đều tự nhận là tiên nhân lạc xuống trần gian. Trên chân truyền không phải Tiên Tôn cũng là Kim Tiên, thậm chí còn có Hồng Trần Tiên, Tiên Đế đù loại."

"Mấy lời này nghe một chút là được, không cần để ở trong lòng, cũng không cần tranh chấp với bọn họ, bỗng nhiên lãng phí thời gian."

"Nữ tu tên là Tuyệt Tâm Tử, nói là Tuyệt Tâm Tiên Tôn ở thượng giới."

"Tu sĩ tóc đỏ kia tên là Tịch Chiêu Tử, tự xưng là Tịch Chiêu Kim Tiên thượng giới chuyển thế."

"Bàn về thực lực, Tịch Chiêu Tử còn trên cả Tuyệt Tâm Tử."

Bùi Lăng gật đầu, ghi nhớ hai người này.

Chẳng mấy chốc lại ba tên tu sĩ áo bào trắng tới cổng.

Trong đó hai người đi tụt lại nửa bước, áo bào trắng hơn tuyết, trên trán vòng vàng rạng rỡ, bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, vẻ ngoài tuấn lãng, dáng người cao lớn, nhìn qua có thể biết ngay là người cao quý trong Thiên Sinh giáo.

Mặc dù người đi trước cũng mặc một bộ áo bào trắng, nhưng nếu không phải tu sĩ có thị lực kinh người, hoàn toàn nhìn không ra màu sắc vốn có của bộ áo bào đầy vết bẩn kia.

Người này vô cùng lôi thôi, trên trán cũng không đeo vòng vàng, vẻ mặt phóng túng lộ ra hành vi phóng túng.

Sau khi đi vào bên trong, căn bản không để ý đến lời chào hỏi của Lệ Hàn Ca, tùy tiện tìm cái ghế gần nhất ngồi xuống, không coi ai ra gì phân phó: "Rượu đến! Đồ ăn đến!"

Trong hậu điện, Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh giới thiệu cho Bùi Lăng: "Đây là Thiên Sinh giáo Nhậm Trạc Lân, hai người quần áo sạch sẽ vẻ mặt cẩn thận theo sau, bên trái gọi là Hoắc Phỉ, bên phải là Kê Ngọc Phù."

"Ba người này lấy Nhậm Trạc Lân có tu vi cao nhất."

"Thiên Sinh giáo cho rằng trời sinh vạn vật người là quý nhất. Lấy xuất thân bàn tôn ti cao thấp, lúc tu vi thấp tất cả đều có thiên ý, coi trọng thuận thiên mà đi, thiên ý cao nhất; lúc tu vi cao, coi trong nhìn theo đạo trời, hành động thay trời."

"Tâm ta tức tâm trời."

"Ý ta tức thiên ý."

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu.

Ngay sau đó, trong thủy kính lại xuất hiện bóng dáng ba tên tu sĩ.

Ba tên tu sĩ này đều mặc áo bào màu xám không hoa văn, lưng đeo một bảo tháp màu vàng kim, người cầm đầu vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, khí thế lại cực kỳ cường thịnh.

Trong hai tên đồng môn sau lưng hắn ta, một người vẻ ngoài âm nhu, lúc nhìn thấy Tuyệt Tâm Tử nở một nụ cười lạnh, mới theo mọi người vào chỗ.

Chương 1028: Nhất niệm Tiên Ma

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Đây là người Luân Hồi tháp. Người cầm đầu tên là Đồ Từ, tu vi tương xứng với Nhậm Trạc Lân. Người hình dáng tướng mạo âm nhu là Sầm Thước, người cuối cùng gọi là Văn Tượng."

"Luân Hồi tháp cho rằng tạo hóa có đầy đủ có thua thiệt, số trời không ngừng luân chuyển, dù là tu vi gì, thần thông cỡ nào đều không thể ngăn cản Luân Hồi cuồn cuộn."

Thấy chân truyền đệ tử ba đại Ma môn đều đã đến đông đủ, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một việc.

Lần trước trong điển lễ chân truyền của hắn, Chu Diệu Ly chưa từng xuất hiện.

Lần này Lệ thị mở tiệc chiêu đãi chân truyền chín phái cho hắn, Chu Diệu Ly cũng chưa từng xuất hiện...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức gọn gàng dứt khoát hỏi: "Sư tỷ, gần đây vẫn không nhìn thấy Chu Diệu Ly, không biết hiện tại nàng sống hay chết?"

Lệ Liệp Nguyệt tùy ý nói: "Còn sống, Tư Hồng Thị lại sắp xếp cho nàng một nhiệm vụ, trong thời gian ngắn nàng sẽ không về tông môn."

Lúc Thánh Tử chính vị, leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, chân truyền bản tông có thể làm hộ đạo.

Mặc dù Chu Diệu Ly là kẻ địch của nàng, nhưng dù sao cũng là chân truyền Thánh tông, cân nhắc đến tiếp theo nàng còn có tác dụng trên đại điển chính vị của Bùi sư đệ, nàng cũng không đuổi theo giết đối phương.

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, Chu Diệu Ly không chết thì tốt.

Hắn đã tiếp xúc với đối phương một lần, chờ sau khi mình trở thành Thánh Tử có thể đàm phán lần nữa, để đối phương âm thầm làm việc cho mình...

Lúc này, trong thủy kính có bóng người lắc lư, đã thấy năm tên tu sĩ hai nữ ba nam cùng nhau tới.

Năm người này đều có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất ấm áp, lúc nhìn quanh đôi mắt trong trẻo rạng rỡ, dáng vẻ chính trực đường hoàng.

Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Chân truyền chính đạo tới."

"Tu sĩ áo bào xanh cầm quạt kia tên là Thương Phù Phong, đến từ Cửu Nghi sơn."

"Nữ tu váy xanh vòng vàng tên là Sở Vũ Thường, chân truyền Tố Chân Thiên."

"Nữ tu áo trắng thắt lưng vàng tên là Thu Vị Ương, chân truyền Hàn Ảm Kiếm tông."

"Người mặc áo bào vàng tên là Chung Quỳ Chỉ Cức, Thập Tam hoàng tử Lưu Lam hoàng triều."

"Người mặc giáp trụ tên là Văn Nhân Mi, chân truyền Yến Tê thành."

Bùi Lăng nghiêm túc ghi nhớ.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt lại nói: "Người đã tới đủ, ngươi có thể xuất hiện."

Bùi Lăng gật đầu: "Được."

Hắn đứng dậy sửa sang lại áo bào, cất bước đi đến tiền điện.

Lúc này, trong tiền điện chính ma lấy chủ vị làm giới hạn, chia ra ngồi hai bên.

Lúc Tuyệt Tâm Tử ngồi trên bàn liên tục ăn uống, ngẩng đầu thấy Chung Quỳ Chỉ Cức, lập tức cười lạnh một tiếng: "Lưu Lam hoàng triều? Dược Tiên Nữ hèn hạ ti tiện, ác độc gian xảo, quan trọng nhất là dáng vẻ của nàng còn dữ tợn hơn ác quỷ tộc, nhìn một chút cũng mất sạch cảm giác thèm ăn, các ngươi còn tuyên dương là tiên nữ ra bên ngoài?"

"Thật sự là cực kỳ dối trá, không biết xấu hổ!"

Nghe vậy, chân truyền Thiên Sinh giáo, Trọng Minh tông, Luân Hồi tháp ở đây đều có hứng thú.

Thiên Sinh giáo Kê Ngọc Phù lập tức tiếp lời: "Tuyệt Tâm Tử sư tỷ, không biết dáng vẻ cụ thể của Dược Tiên Nữ ra sao?"

Tuyệt Tâm Tử cười lạnh, tâm niệm vừa động một loạt chén rượu trước mặt lập tức bay hết đến giữa không trung, bày thành một mặt thủy kính thật mỏng.

Trong kính nhúc nhích một trận, chẳng mấy chốc đã xuất hiện "Dược Tiên Nữ" mà nàng gặp lúc ấy.

Vẻ ngoài của nàng dữ tợn vặn vẹo, thật sự đã không nhìn ra bao nhiêu dấu vết của Nhân tộc.

Thấy thế, tất cả chân truyền Ma môn đều rối rít đồng ý: "Ném thi khôi của chúng ta vào trong Hóa Thi hồ lại vớt lên cũng thanh tú hơn người được gọi là Dược Tiên Nữ này."

"Ta vốn tưởng mặc dù ác quỷ nghe lời nhưng vẻ ngoài quê mùa cuối cùng cũng không đẹp, bây giờ xem ra là ta kiến thức hạn hẹp, so sánh với tiên nữ hoàng triều, ác quỷ đều tuấn tú rắn rỏi."

"Hoàng triều thật sự buồn cười, nếu một thứ quái đản thế này cũng có thể gọi là tiên nữ, vậy tùy tiện kéo một thôn phụ trong chốn phàm tục tới, chẳng phải là cửu thiên tiên tử hạ phàm?"

Nghe những lời bàn tán và mỉa mai này, năm vị chân truyền chính đạo đều tỏ ra rất bình tĩnh.

Bọn họ đã thấy Ma môn lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen oai phong tà khí quá nhiều, lúc này cũng không thấy kỳ quái.

Mục đích chính trong chuyến đi này của bọn họ là vì chém giết Bùi Lăng trên đại điển Thánh Tử chính vị, trừ ma vệ đạo!

Nếu lúc này đã có tranh chấp với chân truyền Ma môn, ai biết Ma môn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, không cho bọn họ ngăn cản Bùi Lăng đăng lâm huyết tọa Thánh Tử hay không?

Bởi vậy, đối mặt với lần khiêu khích này, chính đạo đều cực kỳ kiềm chế.

Chỉ có Thập Tam hoàng tử Lưu Lam hoàng triều lạnh lùng nói: "Dược Tiên Nữ thân phận cao quý, trên dưới hoàng triều đều hiếm khi quấy rầy. Loại yêu nữ ma đạo, tay đầy máu tanh như Tuyệt Tâm Tử ngươi, là người mà Dược Tiên Nữ chán ghét vứt bỏ nhất, ngay cả tư cách bái kiến cũng không có, sao có thể biết vẻ ngoài thần tiên, khuynh thành đến mức nào?"

Tuyệt Tâm Tử lặng lẽ nói: "Trước đây không lâu, Dược Tiên Nữ bị cướp đi, lúc ấy ta có mặt nhìn rõ ràng, thật sự khiến người ta buồn nôn."

Thập Tam hoàng tử từ tốn nói: "Dược Tiên Nữ vẫn luôn ở trong hoàng triều, thật nực cười có một vài tôm tép nhãi nhép cứ thích khoác lác."

Chương 1029: Đao trấn toàn trường (1)

Tuyệt Tâm Tử cười lạnh đang muốn đáp lời, lúc này Tịch Chiêu Tử lại mở miệng: "Không sao, không cần tranh chấp với những tiểu bối lừa mình dối người trong huyễn cảnh này, ngay cả chút mê chướng ấy cũng không khám phá được, tức giận với bọn họ chỉ hạ thấp thân phận Tiên gia của chúng ta."

Thập Tam hoàng tử nghe vậy nhướn mày, cách đó không xa chân truyền Cửu Nghi sơn bình tĩnh nói: "Vô Thủy sơn trang các ngươi tự xưng là Tiên gia chuyển thế, nhưng mỗi lần làm việc lại giết hại người vô tội, tàn sát phụ nhân hài tử, hành vi như thế cũng xứng nói là tiên? Dù có kiếp trước, cũng là ma không phải tiên."

"Hiện tại bày ra dáng vẻ này chỉ làm trò cười mà thôi."

"Tiên Ma chỉ trong một ý niệm." Luân Hồi tháp Đồ Từ trầm giọng nói, "Tạo hóa có tròn và khuyết, số trời làm Luân Hồi. Tiên cũng tốt, ma cũng được, nhân quỷ tinh yêu đều trong luân hồi, sinh tử vinh nhục của chúng sinh chỉ là việc nhỏ, có đáng là gì? Cửu Nghi sơn tầm mắt nhỏ hẹp rồi."

"Việc nhỏ?" Yến Tê thành Văn Nhân Mi mặt không thay đổi mở miệng, "Vậy bọn ta chém giết ngươi ngay tại chỗ này, ngươi còn cảm thấy đây là việc nhỏ?"

Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường thì lạnh lùng nhìn về phía chân truyền Thiên Sinh giáo đang muốn nói chuyện: "Khang Thiếu Dận giết hại đệ tử Tố Chân Thiên ta, hôm nay nếu các ngươi không thể đưa ra một lời giải thích, vậy ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích!"

Nhậm Trạc Lân không quan tâm việc này, lại mỉm cười với Hoắc Phỉ, chậm rãi đàm đạo: "Sở sư tỷ không cần như thế, cần biết tất cả đều là thiên ý."

"Nếu không phải trong số mệnh của đồng môn ngươi có một kiếp này, sao lại vẫn lạc trong tay Khang sư đệ?"

"Dù sao Vạn Hủy hải rộng rãi, có vô số kể nữ tu xinh đẹp, cũng không phải mỗi người đều bị Khang sư đệ gặp trúng còn ra tay."

"Biển người mênh mông, biển cả cuồn cuộn, cảnh ngộ của đồng môn ngươi chỉ đơn thuần là thiên ý, thiên mệnh không thể trái, vì sao muốn trách cứ sư đệ giáo ta?"

Ngay sau đó, hắn ta lại chuyển sang Hàn Ảm Kiếm tông, "Cũng như, kiếm linh Hàn Ảm Kiếm tôn xen vào giữa Tiên Thiên và Hậu Thiên, trời sinh hợp cho giáo ta sử dụng, đây chính là thiên ý để chúng ta cướp lấy kiếm linh, coi là tài nguyên tu hành."

"Nếu không, sao Bàn Nhai giới lại có một phái Hàn Ảm Kiếm tông?"

Hàn Ảm Kiếm tông Thu Vị Ương cũng không nhiều lời nói, trực tiếp chỉ một đạo kiếm khí chém về phía Hoắc Phỉ.

Xoạt!

Kiếm khí lạnh thấu xương như sương, sát cơ lan tràn, tràn trề chém ngang qua.

Hoắc Phỉ cảm nhận được kiếm ý ẩn chứa trong đó như sương tuyết lạnh, như cách không đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn ta, hơi thay đổi sắc mặt, khoảng cách đôi bên không xa, tốc độ kiếm khí quá nhanh, hắn ta không kịp sử dụng thuật pháp, đành phải vội vàng lấy ra một chưởng chém vào kiếm khí.

Oanh!!

Kiếm khí rơi vào trên tường điện cách đó không xa, phát ra tiếng động ầm vang, toàn bộ Mục Nghi điện lập tức sáng lên một tầng huyết quang nhàn nhạt, trong khoảnh khắc tiêu trừ xung kích của kiếm khí với trong điện, tiếp theo huyết quang dập tắt như không có chuyện gì xảy ra.

Tận đến giờ phút này, Thu Vị Ương mới từ tốn nói: "Ngay cả một đạo kiếm khí của ta cũng không tiếp nổi, còn vọng tưởng dựa vào kiếm linh tông ta làm tài nguyên tu hành?"

Hoắc Phỉ lập tức cười lạnh thành tiếng cũng không nói năng rườm rà, khí tức quanh người lưu chuyển, bảo thạch trên mi tâm tản ra ánh sáng khắp nơi, đột nhiên vỗ ra một chưởng xuống đỉnh đầu Thu Vị Ương.

Đây là một sự bắt đầu, Thiên Sinh giáo vừa ra tay, đám người Tuyệt Tâm Tử, Sầm Thước không cam lòng yếu thế, nhao nhao thi triển thuật pháp đánh về phía chân truyền chính đạo.

Sắc mặt năm người chính đạo hơi trầm xuống cũng không nhượng bộ nữa, trong ánh sáng trong trẻo mờ mịt, đều vận chuyển công pháp tiến hành đánh trả.

Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành trong điện, quyền chưởng như núi, ánh sáng thuật pháp muôn màu, trong tầm mắt vô cùng rực rỡ.

Nhưng ngay lúc hai bên chính ma sắp triển khai đại chiến, toàn bộ hận niệm, tức giận, căm phẫn trong lòng tất cả mọi người... Biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, một đạo đao khí như thác nước huyết sắc rơi vào giữa sân.

Oanh!!!

Lưỡi đao khắp nơi dường như vạn vật đều bị chém thành bột mịn, núi thây biển máu thẳng tiến không lùi, ý chí đường hoàng to lớn gào thét mà ra!

Hai bên chính ma lập tức tránh khỏi đạo đao khí này, trong đó tất cả thuật pháp đều bị một đao chém ra!

Khí thế đao khí không ngừng, rơi trên viên gạch Mục Nghi điện, trong nháy mắt mở ra một vết rách sâu hơn trượng, toàn bộ cung điện hơi chấn động một chút, huyết quang lưu chuyển nhanh chóng được chữa trị.

Nếu không phải điện này có trận pháp gia trì, chỉ sợ đã sụp đổ ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người giật mình, sau đó đồng thời nhìn về phía đao khí đánh tới.

Chỉ thấy chủ vị vốn trống không, chẳng biết từ lúc nào đã có một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng, khí chất ngang ngược ngồi đó.

Quanh người hắn quanh quẩn Huyết Sát, hiển nhiên tàn sát không đếm được, khí tức dao động rõ ràng là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, đang mặt không thay đổi quan sát đám người.

Tô Chấn Hòa đột nhiên siết chặt ly rượu trong tay, sắc mặt thay đổi, vừa rồi Bùi Lăng chém ra một đao kia, hắn ta không nắm chắc có thể đón đỡ chính diện!

Chương 1030: Đao trấn toàn trường (2)

Bùi Lăng nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Ta tên Bùi Lăng là chân truyền thứ tư đời này Thánh tông, hôm nay thiết yến mời, đa tạ chư vị nể mặt."

"Nhưng đêm nay gió mát, mọi người vẫn nên chuyên tâm uống rượu mua vui, đừng mang ân oán cá nhân vào, ảnh hưởng đến hứng thú uống rượu."

Trong số chỗ ngồi bên dưới, ngoại trừ Tuyệt Tâm Tử và Tô Chấn Hòa, trước đó chân truyền các phái khác chưa hề có ai từng thấy Bùi Lăng, nhưng ở ma đạo, không, toàn bộ thiên hạ đều là cường giả vi tôn!

Một đao vừa rồi của Bùi Lăng đã đủ cho thấy thực lực của thiên kiêu tông môn đỉnh phong trấn áp quần hùng, uy áp đương thời.

Vì vậy, sau khoảng im lặng ngắn ngủi, dù chính đạo hay ma đạo đều rối rít dừng tay, không tiếp tục làm loạn.

Thấy tình hình đã khôi phục bình thường, Bùi Lăng khẽ gật đầu với Lệ Hàn Ca, phân phó: "Tấu nhạc, bày yến."

Lệ Hàn Ca thầm thở phào, vội vàng ra ngoài phân phó.

Trong chốc lát, tiếng sáo trúc vang lên, từng hàng thị nữ dị tộc quần áo rực rỡ trâm cài trân châu bưng đủ loại linh tửu món ngon nối đuôi nhau mà vào.

Lại có mười mấy vũ cơ tóc búi cao hoa điền, áo lụa ngọc bội sải bước nhẹ nhàng linh hoạt đi vào trong điện, sau khi hành lễ với đám chủ khách, chợt đạp trên nhịp sáo trúc, xoay eo mà múa.

Chỉ thấy lụa màu lượn vòng, Kim Linh rung động, eo tuyết trắng xinh đẹp như ẩn như hiện trong từng lớp rèm tơ, mặt hoa da phấn như nhìn thoáng qua, đôi mắt sáng ngời, vô cùng quyến rũ.

Tiệc rượu tiến hành bình thường, qua ba lần rượu bầu không khí dần thả lỏng, Tuyệt Tâm Tử uống cạn một chén linh tửu, thuận miệng hỏi: "Lần trước từ biệt ở hoàng triều, đến nay không tính lâu dài. Tu vi của Bùi sư đệ lại đột nhiên tăng mạnh như thế, là ăn con mắt? Đầu lưỡi? Hay tim gan tỳ vị phổi của Dược Tiên Nữ?"

Bùi Lăng nhướn mày, hiện tại hắn đã bị năm phái chính đạo truy nã, Tuyệt Tâm Tử này ở không đi gây sự, còn muốn kéo thù hận cho hắn?

Nghĩ đến đây, hắn từ tốn nói: "Một đạo trường sinh đơn giản là một chữ 'tranh'. Trong cơ duyên Vạn Hủy hải lần trước, ta tranh thắng một vị trong U Tố mộ, bây giờ cơ duyên tới tay, tạo hóa trên người, tất nhiên tu vi liên tục đột phá, ít ngày nữa có thể Ngưng Anh."

Hiện tại chân truyền chín môn phái lớn đang ngồi trước mặt, tiệc rượu lại có Lệ thị giúp đỡ thu xếp.

Nghĩ cũng biết, lúc này nhất định có trưởng bối tông môn âm thầm nhìn chằm chằm.

Bởi vậy, dù như thế nào cũng không thể giảm uy phong của mình!

Thấy Bùi Lăng không hề nhắc tới Dược Tiên Nữ, Tuyệt Tâm Tử lập tức hơi thất vọng, nàng còn muốn tiếp tục vặn hỏi, lại nghe Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường ở phía đối diện lạnh giọng nói: "Trong cơ duyên Vạn Hủy hải lần trước, nếu không có Kiều sư tỷ phái ta chém giết tà ma ở trên đảo kia, sao ngươi có hôm nay?"

"Cái gọi là tranh đạo, chỉ là tên hèn hạ nhân lúc vắng mà vào, nhặt được lợi ích mà thôi."

Bùi Lăng lắc đầu, từ tốn nói: "Cho dù lúc ấy không có Kiều tiên tử, người thắng cuối cùng chắc chắn là ta."

Sở Vũ Thường hừ lạnh một tiếng, người trong Ma môn đều mặt dày vô sỉ!

Lúc này, Thập Tam hoàng tử Lưu Lam hoàng triều nhìn chằm chằm Bùi Lăng, khẽ cau mày nói: "Trong đao ý vừa rồi của các hạ, hình như có dấu vết 【 Hoàng Minh Thánh Lục 】 triều ta, không biết các hạ học lén công pháp triều ta khi nào?"

【 Hoàng Minh Thánh Lục 】 ?

Chắc lúc mình độ Kim Đan kiếp, đã cảm ngộ được đao ý từ tình cảnh đại năng giao thủ trong hư không...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng còn chưa trả lời, Lệ Hàn Ca đã cười lạnh nói: "Bùi sư huynh vẫn tu luyện truyền thừa Thánh tông, nếu Lưu Lam hoàng triều có 【 Hoàng Minh Thánh Lục 】 rất tương tự với đao ý của Bùi sư huynh, tất nhiên là hoàng triều tự mình học trộm công pháp Thánh tông."

"Dù sao trước đây ít năm Thánh tông vừa xử tử mật thám La Tiều của hoàng triều."

"Làm sao?"

"Bây giờ hoàng triều muốn đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý nói công pháp Thánh tông mà La Tiều đánh cắp cho các ngươi thành thuật pháp hoàng triều?"

Cái chân truyền Ma môn khác rối rít gật đầu: "Nói tốt!"

Thập Tam hoàng tử giận tím mặt!

"Hoàng giả, mỹ dã; minh giả, chiếu đến tứ phương; Thánh giả, tận sức vu địa." Vào lúc này, Cửu Nghi sơn Thương Phù Phong thản nhiên mở miệng, " 【 Hoàng Minh Thánh Lục 】 của Lưu Lam hoàng triều là một trong những công pháp căn bản của Chung Quỳ thị. Uy năng của nó cường đại, cũng không yêu cầu quá cao với tư chất, nhưng lại yêu cầu trong lòng người tu luyện còn có ánh sáng, lời nói hay, cử chỉ đẹp, coi che chở chúng sinh, giúp đỡ vạn linh làm nhiệm vụ của mình."

"Công pháp tu luyện của Ma môn các ngươi đều không có người, sao lại quang minh to lớn?"

Trong yến hội sau đó, hai bên chính ma đều giương cung bạt kiếm, ngươi một lời, ta một câu, không ai nhường ai.

Nhưng bởi vì Bùi Lăng ngồi trên vị trí tọa trấn, vì vậy tổng thể đôi bên vẫn giữ vững kiềm chế, lại không xuất hiện tình huống một lời không hợp ra tay đánh nhau.

Thấy tiệc rượu sắp tàn, trong lòng Bùi Lăng âm thầm hơi lo lắng.

Lệ thị để hắn tìm cơ hội ra tay một lần, trấn áp những thiên kiêu cùng thế hệ này, mặc dù hắn vừa lên đã lấy một đao ngăn cản đám người tranh đấu loạn xạ, nhưng đến cùng độ lửa hơi không đủ, chưa thể hiện ra thực lực chân chính của mình.

Chương 1031: Đánh cược

Hiện tại những chân truyền này, từng người trông như ngang tàng hống hách, vô cùng tự tin, đều chỉ nói không ra tay, hắn vẫn chờ sau khi những người này đánh nhau, lại thô bạo trấn áp...

Cùng lúc đó, Tô Chấn Hòa vẫn âm thầm chờ đợi tranh thủ lúc bên chính đạo gây sự, tốt nhất cùng nhau tiến lên! Sau khi tiêu hao chút thực lực của Bùi Lăng, mình lại ra tay...

Chỉ có điều, Tô Chấn Hòa đợi nửa ngày, chân truyền Thánh đạo cũng tốt, năm chân truyền ngụy quân tử kia cũng được, lại chậm chạp không ra tay.

Hiện tại, yến hội sắp kết thúc, mình không thể kéo dài được nữa...

Lúc này, Bùi Lăng và Tô Chấn Hòa đều đang đợi thời cơ.

Chỉ thấy thị nữ nâng mâm vàng đi vào bên trong, cũng không phải thức ăn mà là linh trà hoa quả đủ loại, chân truyền hai bên chính ma cũng dần im lặng, yến hội đã tiến vào hồi cuối.

Bùi Lăng đưa tay sờ về phía túi trữ vật bên hông, trong túi trữ vật của hắn chứa thi thể Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan, còn có di vật của Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, chân truyền chín môn phái lớn đều quá lý trí, hiện tại chỉ có thể ép bọn họ ra tay!

Đang nghĩ ngợi đã thấy Tô Chấn Hòa đột nhiên đứng dậy, nói: "Bùi sư đệ, tiệc rượu vô vị, không bằng ngươi và ta luận bàn một phen, để trợ hứng uống rượu thì như thế nào?"

Nghe nói như thế, chân truyền ở đây đều rất ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc tất cả mọi người bình tĩnh bắt đầu xem kịch vui.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại vui mừng.

Vừa rồi Tô Chấn Hòa này nên sớm đứng ra một chút, làm hại hắn suýt nữa lấy ra thi thể Mạc Lễ Lan và di vật của Khang Thiếu Dận.

Nhưng hiện tại cũng không muộn!

Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không lập tức đồng ý.

Vậy sẽ có vẻ mình quá gấp, e rằng trưởng bối tông môn đang âm thầm quan sát sẽ đánh giá không quá cao.

Thế là, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người là đồng môn, về sau sẽ có lúc thỉnh giáo Tô sư huynh. Hôm nay sư đệ thiết yến khoản đãi người cùng thế hệ, lúc này nên tình cảnh hòa hợp."

"Sư huynh cần gì phải tự rước lấy nhục ngay trước mặt thiên kiêu chín phái?"

Sắc mặt Tô Chấn Hòa lạnh lẽo, lành lạnh nói: "Thật can đảm! Ngươi luôn ngông cuồng thì cũng thôi, giờ này ngày này cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đã vậy, ta là sư huynh, phải dạy dỗ ngươi thật tốt, trưởng ấu có thứ tự!"

"Nói hay lắm!" Còn chưa nói hết câu, Thiên Sinh giáo Kê Ngọc Phù dẫn đầu ồn ào, vỗ tay cười nói, "Tô huynh, ngươi và ta quen biết nhiều năm, cùng là chân truyền cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này nghe nói quý tông muốn làm đại điển Thánh Tử, ta còn tưởng đối tượng Thánh Tử ngoại trừ Tô huynh còn ai?"

"Lại không ngờ là một vị sư đệ trước kia chưa từng nghe nói đến."

"Tô huynh đường đường là đích tử Chẩm Thạch Tô thị, lại bị Bùi sư đệ này người sau vượt người trước, hôm nay nếu cứ tính như vậy, ta cũng xem thường ngươi."

"Tô huynh cứ việc lên, tiểu đệ ở đây hò hét trợ uy cho ngươi!"

Thập Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu nói: "Ma môn đúng là Ma môn, trong đồng đạo, trong đồng môn cũng không lúc nào quên nội chiến, uổng phí học đủ loại thuật pháp, lại có khác gì đám ô hợp phàm tục? Thật đáng buồn, đáng tiếc."

Tô Chấn Hòa như không nghe thấy giọng điệu của hai người, hắn ta nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Đây là cơ hội cuối cùng để mình lật bàn, nhất định phải làm Bùi Lăng đồng ý mới được!

Nghĩ đến đây, hắn ta lại cố ý khích tướng: "Làm sao? Bùi sư đệ luôn mồm ít ngày nữa Ngưng Anh, chính vị Thánh Tử, hiện tại lại không có gan luận bàn với cả sư huynh đồng môn, đây là sợ sao?"

"Nếu là vậy, vẫn nên sớm từ bỏ vị trí Thánh Tử đi."

"Tránh làm mất mặt Thánh tông ta!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lắc đầu, Tô Chấn Hòa khiêu chiến, hắn cầu còn không được.

Nhưng nếu trực tiếp đồng ý, dù cuối cùng đối phương thắng cũng không được hoàn mỹ, dù sao tông môn âm phủ không quan trọng, nhưng bây giờ chín môn phái lớn tề tụ, người ngoài nhìn vào đều là đồng môn nội đấu.

Bản thân chuyện này đã đủ ám muội.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Tô sư huynh nhất định muốn so, vậy ta cũng không thể làm mất nhã hứng của chư vị."

"Đã vậy, lúc này cũng muộn, để tránh làm lỡ việc nghỉ ngơi của các quý khách, ta chỉ đánh ra năm đao."

"Nếu Tô sư huynh có thể đỡ được, coi như Tô sư huynh thắng."

"Nếu không, kính xin sư huynh đừng làm loạn nữa thì thế nào?"

Nghe lời này, Tô Chấn Hòa lập tức giận dữ, Bùi Lăng này thật ngông cuồng!

Dù là lúc Lệ Liệp Nguyệt Kết Đan hậu kỳ cũng không thể đánh bại hắn ta trong vòng năm chiêu.

Lúc trước hắn ta và Chu Diệu Ly liên thủ đấu pháp với Lệ Liệp Nguyệt, cuối cùng mặc dù bại trốn nhưng đó cũng là đánh thời gian rất lâu, mới phân chia thắng bại.

chẳng lẽ Bùi Lăng này cho rằng mình còn mạnh hơn Lệ Liệp Nguyệt cùng cảnh giới?

Đúng vậy, vừa rồi đối phương đánh một đao thật sự kiên quyết vô song.

Nhưng hắn ta chỉ cần chịu trả giá đắt, hy sinh vài thi khôi cẩn thận bồi dưỡng tuyệt đối không thành vấn đề!

Thế nhưng, nghĩ là nghĩ như vậy, việc liên quan đến vị trí Thánh Tử, đối phương càng ngông cuồng càng có lợi cho hắn ta!

Thở sâu, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại một phen, Tô Chấn Hòa lập tức cố nén oán giận, gật đầu nói: "Tốt, nếu ngươi thua phải rời khỏi tranh đấu Thánh Tử, hơn nữa không được leo lên Vạn Tộc Huyết Thê trong vòng mười năm!"

Chương 1032: Chỉ dùng một đao (1)

Hắn ta có nắm chắc ngưng thành Tiên Anh trung phẩm trong vòng ba năm, leo lên vị trí Thánh Tử, cho nên chỉ cần chiến thắng lần này để hạn chế Bùi Lăng mười năm, đến lúc đó tiểu tử này sẽ không còn cơ hội.

Bùi Lăng đánh giá ánh mắt của hắn ta, hai mắt nhắm lại, không sai, hận ý trên người Tô Chấn Hòa đã ấp ủ gần đủ...

Thế là, Bùi Lăng bình thản nói: "Có thể."

Ngay sau đó, Tô Chấn Hòa lập tức đứng dậy đi đến trong đại điện, trầm giọng nói: "Bùi sư đệ, mời."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, đang muốn ra tay, ánh mắt Hoắc Phỉ chớp động đột nhiên mở miệng nói: "Chậm đã!"

Nghe vậy, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn ta.

Lại thấy hắn ta mỉm cười, nói: "Đêm nay tiệc rượu ca múa đều không có gì mới mẻ. Hiếm khi nào tiệc rượu sắp giải tán còn có trò hay này."

"Thế nhưng, hai vị hoạt động gân cốt, đám quần chúng như chúng ta cứ nhìn như vậy cũng có phần không thú vị."

"Không bằng để ta làm đại lý, mọi người cùng chơi đùa?"

Nghe nói như thế, hai tên chân truyền Vô Thủy sơn trang đều tinh thần tỉnh táo.

Bọn họ cũng không phải quan tâm có thể kiếm một món hời hay không, mà là thích niềm vui thú của việc đánh cược.

Lập tức, Tịch Chiêu Tử hỏi: "Tỉ lệ đặt cược bao nhiêu?"

"Hai vị này ngồi ngang hàng với bọn ta, đều là chân truyền." Hoắc Phỉ tùy ý nói, "Liền mua một bồi một đi."

Tuyệt Tâm Tử gật đầu, dẫn đầu đặt cược: "Ta xem trọng Bùi Lăng, đặt một cái m Sát linh tuyền cỡ trung, vừa mới phát hiện vẫn chưa sử dụng, đây là khế đất."

Nói xong, tâm niệm vừa động, một phần khế đất xuất hiện ở trước mặt nàng, chợt bay vào trong tay Hoắc Phỉ.

Hoắc Phỉ cầm lấy khế đất, nghiêm túc kiểm tra một phen, không phát hiện vấn đề gì, gật đầu nói: "Tuyệt Tâm Tử sư tỷ đặt Bùi Lăng thắng, những người khác đặt cược sao?"

Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chuyển sang chính đạo.

Thấy thế, vẻ mặt năm người chính đạo bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi cười lạnh.

Ma môn đã muốn cược, vậy bọn họ phụng bồi là được!

Dù như thế nào, khí thế cũng không thể yếu.

Thế là, Thập Tam hoàng tử lấy ra một cái bình chất ngọc, bình tĩnh nói: "Ta đặt Tô Chấn Hòa."

Vừa rồi yêu nữ Tuyệt Tâm Tử này khiêu khích hoàng triều trước mặt mọi người, chửi bới Dược Tiên Nữ, hiện tại đối phương đã đặt cược Bùi Lăng, về tình về lý hắn ta cũng không thể đứng cùng phe với đối phương.

Nói xong liền ném bình cho Hoắc Phỉ.

Hoắc Phỉ mở ra xem, bên trong đều là đan dược cao giai đặc biệt của hoàng triều, không nhịn được cười một tiếng, nói: "Lưu Lam hoàng triều, Chung Quỳ Chỉ Cức đặt Tô Chấn Hòa thắng."

Sau đó tiếp tục nhìn bốn người chính đạo còn lại.

"Mua một bồi một." Vào lúc này, Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường lạnh lùng nói, "Nhưng nếu chúng ta đặt cược đồ vật, ngươi đền không nổi thì sao?"

Hoắc Phỉ không nhịn được bật cười, nói: "Sở tiên tử yên tâm, dù đặt cái gì, ta cũng có thể lấy ra vật đồng giá. Chư vị đều có trưởng bối ở đây, chẳng lẽ còn lo lắng ta quỵt nợ?"

Sắc mặt Sở Vũ Thường lạnh tanh, lập tức lấy ra một lùm hoa cỏ hình như vừa lấy xuống còn dính giọt sương, bên trong linh cơ dạt dào, thuần túy hoạt bát, hiển nhiên là thiên tài địa bảo giá trị cực cao, nói: "Bùi Lăng này có thể chạy trốn từ trong tay Kiều sư tỷ, mặc dù thủ đoạn âm hiểm, tâm tư xảo quyệt. Nhưng cho tới nay trong tứ đại Ma môn chỉ có duy nhất một người này làm được, ta đặt Bùi Lăng."

Cũng như trước đó, Hoắc Phỉ cẩn thận kiểm tra phần thiên tài địa bảo này, sau khi xác nhận không sai, mới cười nói: "Tố Chân Thiên Sở tiên tử đặt Bùi Lăng thắng."

Lúc này, Luân Hồi tháp Sầm Thước mỉm cười nói: "Ta và Kê sư huynh giống nhau, trước kia chưa từng nghe nói tên Bùi Lăng, ngược lại có chút quen biết với Tô sư huynh."

"Cho nên, ta đặt Tô sư huynh."

Nói xong, một đạo hào quang lướt qua, trên kỷ án trước mặt Hoắc Phỉ lập tức xuất hiện một tòa Lưu Ly Tháp cao khoảng hai tấc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống hệt với Lưu Ly Tháp ba mươi bảy tầng xuất hiện ở ngoài sơn môn Trọng Minh tông vào lúc trước, thân tháp đang nhẹ lay động, phát ra tiếng êm tai giòn vang.

Khí tức dao động quanh người nó, đó là một món pháp bảo phẩm chất không kém.

Ngay sau đó, Hàn Ảm Kiếm tông Thu Vị Ương ngắn gọn nói: "Ta đặt Bùi Lăng."

Sau đó Cửu Nghi sơn Thương Phù Phong chậm rãi nói: "Mặc dù Tô Chấn Hòa thực lực bình thường nhưng muốn dùng năm đao đánh bại hắn, trong danh môn chính phái chúng ta cũng có người có thể làm được."

"Nhưng Ma môn cả ngày nóng vội, vì tư lợi, lòng dạ đã nhỏ hẹp, dù có công pháp thượng thừa cũng khó tu tới đỉnh phong."

"Thế hệ này tuyệt đối không thể có nhân kiệt như thế."

"Ta đặt Tô Chấn Hòa."

Lúc này chỉ còn Yến Tê thành chưa từng tỏ thái độ, vẻ mặt Văn Nhân Mi lạnh lùng, giọng điệu bình thản nói: "Lần này Ma tông đặc biệt tổ chức đại điển cho Bùi Lăng, đã vậy ta đặt Bùi Lăng."

Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đặt cược xong, Hoắc Phỉ cũng thu xong tất cả tiền đặt cược, lúc này mới cười với Bùi Lăng và Tô Chấn Hòa nói: "Hai vị sư đệ, các ngươi có thể bắt đầu."

Bùi Lăng yên tĩnh nhìn tình cảnh này nhưng không lập tức ra tay, mà nói: "Chư vị đã có nhã hứng như thế, vậy ta đặt cược một lần."

Chương 1033: Chỉ dùng một đao (2)

Hoắc Phỉ nghe vậy nở một nụ cười hứng thú, gật đầu nói: "Có thể, nhưng ngươi chỉ có thể đặt mình thắng."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi trữ vật, chính là chiếc túi mà Tô gia bồi thường trước đó, hắn còn chưa sử dụng linh thạch bên trong.

Hiện tại trực tiếp giao cho Hoắc Phỉ: "Đặt cho ta."

Hoắc Phỉ tiếp nhận túi trữ vật, vừa mở ra đã hơi hoảng sợ, trong túi trữ vật này có rất nhiều linh thạch!

Nếu thua, có lẽ hắn ta không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy để bồi thường cho đối phương.

Nhưng Hoắc Phỉ nhanh chóng bình tĩnh lại, linh thạch không đủ, cũng không phải trong tay hắn ta không có bảo vật khác có giá trị ngang nhau.

Lại nói, chưa giao thủ, cũng chưa biết ai thắng ai bại.

Thế là, Hoắc Phỉ thu hồi túi trữ vật, mỉm cười nhìn về phía Tô Chấn Hòa: "Bùi sư đệ đặt mình, không biết Tô sư đệ thì sao?"

Tô Chấn Hòa hừ lạnh một tiếng, Bùi Lăng đã đặt cược, chẳng lẽ hắn ta lại còn giậm chân tại chỗ?

Lập tức lấy ra mấy cái cổ trùng, ném cho Hoắc Phỉ: "Đặt ta."

Hoắc Phỉ cười hì hì kiểm tra một phen, gật đầu nói: "Hai vị, vậy bây giờ có thể bắt đầu."

Nghe vậy, chân truyền tám phái rối rít giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm hai người.

Bùi Lăng ngồi tại chỗ, không hề có ý đứng dậy, chỉ nhìn về phía Tô Chấn Hòa bình tĩnh nói: "Tô sư huynh, vậy ta đắc tội."

Tô Chấn Hòa trầm giọng nói: "Cứ việc ra tay!"

Ngay sau đó, trong đôi mắt Bùi Lăng mơ hồ ánh lửa, vô số phù văn kỳ quái quỷ dị đan xen, lại thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 !

Cùng lúc đó, tất cả hận ý, oán giận trên người Tô Chấn Hòa đều biến mất.

Thậm chí trong chốc lát, hắn ta ôn hòa đến mức hơi mờ mịt: Tại sao mình lại đối địch với Bùi Lăng?

Sau khi uống rượu xong về động phủ nghỉ ngơi không tốt sao?

Vào lúc này, khí thế quanh người Bùi Lăng liên tục tăng lên, nhanh chóng cường đại, gần như không thấp hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ!

【 Trường Hận Chú 】 , 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , 【 lãng quên chi "Pháp" 】 ... Tất cả đều đồng thời thi triển.

Xoạt!

Cửu Phách Đao cắt phá bầu trời, mang theo khí thế không gì không phá, gào thét chém xuống.

Mũi nhọn cắt vào người, Tô Chấn Hòa như quên mình là ai, quên tình cảnh lúc này ra sao, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có bất kỳ phòng ngự hoặc ý ngăn cản né tránh gì.

Phốc...

Máu bắn tung tóe, Tô Chấn Hòa không có bất kỳ sức phản kháng gì bị chém thành hai khúc.

Nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi tất cả chân truyền đột nhiên co vào, sắc mặt hoảng sợ.

Bọn họ có suy đoán Tô Chấn Hòa không đỡ nổi năm đao của Bùi Lăng, có suy đoán Tô Chấn Hòa có thể đỡ được, nhưng không ai ngờ Tô Chấn Hòa còn không đỡ nổi cả một đao của Bùi Lăng!

Là chân truyền thành danh đã lâu của Trọng Minh tông, chân truyền tám phái ở đây, dù chính ma thế nào, trên cơ bản đều đã từng quen biết với Tô Chấn Hòa.

Đối phương là Kim Đan nhị phẩm, cũng không thuộc về cấp độ đỉnh phong trong số chân truyền, nhưng tuyệt đối không yếu.

Tranh đấu cùng cảnh giới, trong bọn họ có ít người chắc chắn có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng một đao.

Không, năm chiêu cũng không thể.

Thì ra là thế!

Bùi Lăng này kinh tài tuyệt diễm như thế, khó trách chưa Ngưng Anh, Trọng Minh tông đã sớm thu xếp việc đại điển Thánh Tử.

Nghĩ tới đây, năm người chính đạo chậm rãi thả ly rượu trong tay ra, đều vẻ mặt nghiêm túc.

Bùi Lăng này dùng một đao chém giết Tô Chấn Hòa, từ đầu đến cuối đối phương chỉ ngồi ở chủ vị không đứng dậy, có lẽ thực lực thật sự của hắn còn mạnh hơn bây giờ bọn họ thấy.

Từ lúc nào Trọng Minh tông có một vị Ma tử bụng dạ ác độc, thiên tư trác tuyệt thế này?

Trong đại điển Thánh Tử chính vị sau đó, nhất định phải diệt trừ đối phương!

Nếu không sau một vài năm, Ma tông này lại có thêm một vị ma đạo cự phách độc hại không đếm được!

"Tốt!" Sau khi trong đại điện yên lặng một khoảng ngắn ngủi, Tuyệt Tâm Tử lập tức quát, chợt nhìn về phía Thiên Sinh giáo, "Hoắc Phỉ, ta đặt cược thắng, nhanh bồi thường!"

Lúc này đám người mới tỉnh táo lại, trong chốc lát vẻ mặt phức tạp.

Hoắc Phỉ không lập tức để ý tới Tuyệt Tâm Tử, mà chắp tay thi lễ với Bùi Lăng, vừa cười vừa nói: "Bùi sư đệ đúng là Thánh Tử tương lai, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu Thánh đạo ta."

Luân Hồi tháp Đồ Từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bùi Lăng, không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi.

"Không ngờ Tô Chấn Hòa này yếu như vậy." Thập Tam hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, xùy nói, "Làm hại chúng ta tốn một khoản."

Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, thu hồi Cửu Phách Đao, từ tốn nói: "Thánh giáo sư huynh, mời tính toán sổ sách đi."

Hoắc Phỉ hoàn trả đủ số trong túi trữ vật cho Bùi Lăng trước, tiếp theo lấy ra một cái dụng cụ trữ vật, nói: "Bùi sư đệ, bây giờ trên người ta không đủ linh thạch, dùng những tài nguyên khoáng sản này thay thế, ngươi kiểm tra lại số lượng một chút."

Nói xong vứt cho Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Hoắc Phỉ lại kết toán cho Tuyệt Tâm Tử, Thu Vị Ương, Sở Vũ Thường và Văn Nhân Mi.

Trong lòng hắn ta hơi buồn bực, lần này thật sự thua thiệt lớn!

Chương 1034: Thắng làm vua thua làm giặc (1)

Những người khác vẫn còn tốt, mặc dù lấy tiền đặt cược ra bên ngoài cũng đủ gây nên một trận gió tanh mưa máu, nhưng đối với loại chân truyền tông môn đỉnh phong như bọn họ, cũng không tính đặc biệt lớn, thắng thua cũng không đáng kể.

Nhưng Bùi Lăng thật sự đánh cược quá nhiều linh thạch, hại hắn ta mất sạch số tiền đặt cược thắng được, thậm chí còn lấy không ít đồ của mình bù vào...

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cầm hai cái túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn trực tiếp giao cho Lệ Hàn Ca ở bên cạnh, đồng thời truyền âm nói: "Hàn Ca sư tỷ, kiểm tra giúp ta một chút."

Vật tu hành nhiều như hằng hà sa số, từ lúc hắn nhập môn vẫn luôn bôn ba, hiểu biết có hạn, không được tiếp xúc với rất nhiều vật hiếm có, nếu tự kiểm kê, nào biết được Hoắc Phỉ có trả đủ hay không?

Ngược lại Lệ Hàn Ca xuất thân Cửu A Lệ thị, chưa nói đến tu vi, chắc chắn trên tầm mắt sẽ có ưu thế rất lớn.

Lệ Hàn Ca nghe vậy truyền âm nói: "Được."

Thế là, nàng mở túi trữ vật ra, sau khi so sánh kiểm kê một lượt, nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng: "Bùi sư huynh, giá trị không sai biệt lắm."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt nói: "Thời điểm không còn sớm, ta không trì hoãn việc nghỉ ngơi của chư vị nữa, mời!"

Nói xong, bưng chén rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

Rất nhiều chân truyền yên tĩnh không nói gì, tùy theo uống cạn linh tửu trước mặt, sau đó tốp năm tốp ba rời đi.

Chờ sau khi đệ tử tám phái rời đi, thi thể Tô Chấn Hòa đột nhiên khẽ động, chẳng mấy chốc thi thể vỡ thành hai mảnh của hắn ta như chịu sự hấp dẫn của nhau, nhanh chóng lấp đầy, máu tươi chảy trở về, sinh cơ khôi phục... Lại lần nữa phục sinh.

Nhưng cho dù như thế, sắc mặt hắn ta trắng bệch, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã tổn thương nguyên khí.

Thấy thế, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Lúc trước hắn còn chưa trở thành chân truyền, đã có hai thủ đoạn cải tử hồi sinh.

Tô Chấn Hòa là đích tử Tô thị, chân truyền Thánh tông, sao trên người lại không có át chủ bài tương tự?

Bùi Lăng nhìn hắn ta, trong lòng hơi tiếc nuối. Hiện tại không biết có bao nhiêu trưởng bối tông môn âm thầm nhìn xem, trừ khi Tô Chấn Hòa tiếp tục khiêu khích, nếu không mình không có lý do ra tay lần nữa.

Dù cưỡng ép ra tay chắc chắn cũng bị ngăn cản.

Suy nghĩ đảo quanh, cuối cùng Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Tô sư huynh, đa tạ."

Sắc mặt Tô Chấn Hòa âm u lạnh lẽo nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì, trực tiếp rời đi.

Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Lệ Hàn Ca không khỏi khen: "Bùi sư huynh đúng là thiên tài tuyệt thế được Liệp Nguyệt tỷ đặc biệt đưa về tông môn, mặc dù Tô Chấn Hòa không bằng Liệp Nguyệt tỷ, nhưng hắn là Kim Đan nhị phẩm, lại có Tô thị tỉ mỉ dạy bảo, cũng coi như tiêu chuẩn tầm trung cao trong số chân truyền."

"Lại không đỡ được cả một chiêu ở trước mặt Bùi sư huynh, chủ động khiêu khích chỉ tự rước lấy nhục."

"Vị trí Thánh Tử nên thuộc về sư huynh!"

Bùi Lăng mỉm cười đang muốn đáp lời, sau lưng lại truyền ra một tiếng bước chân rất nhỏ, chỉ thấy Lệ Liệp Nguyệt yên tĩnh đi ra từ sau điện, váy sa màu đen nhẹ nhàng như đêm, phù văn trên mi tâm tươi tắn ướt át, nhìn dưới đèn lại càng lộ rõ trắng nõn mềm mại như hoa, xinh đẹp tựa tiên.

Nàng nhìn Bùi Lăng, trong mắt cũng hiện ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói: "Không sai."

Tiếp theo, Lệ Liệp Nguyệt còn nói thêm, "Hàn Ca, ngươi phái người sắp xếp lại nơi này, để Bùi sư đệ về tu luyện trước."

Lệ Hàn Ca vội vàng đồng ý.

Bùi Lăng truyền âm cho Lệ Liệp Nguyệt: "Sư tỷ, ta muốn về động phủ trước để chuẩn bị Ngưng Anh."

Mấy ngày nay hắn có thể tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" Ngưng Anh, cũng không tiện lại đến Triêu Na hành cung của Lệ sư tỷ.

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt truyền âm nói: "Ngưng Anh không phải việc nhỏ, ta sẽ về tộc một chuyến, lấy một ít tâm đắc Ngưng Anh cho ngươi."

Tâm đắc Ngưng Anh?

Mặc dù có hệ thống uỷ thác, nhưng hiểu rõ hơn về kinh nghiệm Ngưng Anh cũng không phải chuyện gì xấu... Bùi Lăng thầm nghĩ, lập tức nói: "Tạ sư tỷ."

Thế là, Bùi Lăng rời đi trước.

Sau một lát, hắn trở lại động phủ Thúy Lỗi sơn.

Đi vào phòng tu luyện, gọi Tiểu Từ đến phân phó: "Nếu chút nữa Lệ sư tỷ tới tìm ta, trực tiếp mời người đến đây."

Tiểu Từ uốn gối hành lễ: "Vâng."

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy ra túi trữ vật, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này.

Lần này tất cả số tiền đặt cược của chân truyền ở bên Thiên Sinh giáo Hoắc Phỉ có một nửa rơi vào trong tay hắn.

Lưu Lam hoàng triều Thập Tam hoàng tử kia đặt một bình đan dược cao giai, Luân Hồi tháp Sầm Thước pháp bảo Lưu Ly Tháp, Tô Chấn Hòa cổ trùng, Thương Phù Phong Dung Ngọc Linh Kim khoáng thạch... Điều khiến Bùi Lăng im lặng là, trong một bình đan dược của Thập Tam hoàng tử, có mấy viên trông rất quen mắt, rõ ràng là số thuốc mà hắn dùng thân phận Vương Cao để lại ở hoàng triều vào trước đó.

Sầm Thước cung cấp Lưu Ly Tháp, lại là một món pháp bảo chủ phòng ngự.

Sau khi thôi động sẽ huyễn hóa thành một tòa Lưu Ly Tháp như thật như ảo, bao phủ tu sĩ trong đó. Tầng Lưu Ly Tháp này có thể chống cự thuật pháp, thần thông và nguyền rủa đủ loại Kết Đan kỳ.

Chương 1035: Thắng làm vua thua làm giặc (2)

Chỉ có điều, dù công hiệu toàn diện nhưng Bùi Lăng cẩn thận nghiên cứu phát hiện hạn mức cao nhất của nó cũng không cao, lấy tu vi hiện tại của mình, hai ba đao là có thể phá vỡ.

Chứ đừng nói đến là hắn đã sắp Ngưng Anh, món pháp bảo này chỉ như gân gà với hắn.

Tác dụng duy nhất là ban thưởng cho thủ hạ.

Nhưng đây cũng là hợp tình lý, dù sao nếu thật sự là bảo vật khó gặp, chắc hẳn Sầm Thước cũng không thể lấy ra tùy tiện đặt cược.

Về phần cổ trùng của Tô Chấn Hòa có hình thù kỳ quái, đủ mọi màu sắc, đều lấy thủ pháp đặc biệt phong tồn ở trong tinh thạch hổ phách, không hề tiết lộ khí tức.

Bùi Lăng đánh giá một lượt, miễn cưỡng nhận ra hai con trong đó là dùng để tăng cao tu vi, mặt khác có mấy cái chưa từng thấy, lúc này Ngưng Anh sắp đến cũng không rảnh hiểu rõ, dứt khoát đặt chúng nó vào trong túi trữ vật riêng.

Một phần cuối cùng là Thương Phù Phong Dung Ngọc Linh Kim khoáng thạch, loại khoáng thạch này có giá trị khá cao, bởi vì nó là vật liệu không thể thiếu để luyện chế phi kiếm.

Nhưng Bùi Lăng căn bản không sử dụng kiếm, cho nên thưởng thức một phen lại lắc đầu, cũng cho nó vào hàng ngũ để đó không dùng.

Sau đó, hắn lại bắt đầu kiểm kê vật phẩm khác trong lần đặt cược thắng này.

Ngoại trừ những vật vừa rồi, còn có rất nhiều linh thạch, thiên tài địa bảo, đan dược và đồ vật.

Chỉ liếc mắt sơ qua, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu.

Hắn dùng hệ thống uỷ thác tu luyện, quan trọng nhất là tài nguyên trong tay nhất định phải sung túc.

Cứ vậy, hệ thống mới không mù quáng đưa tặng.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhanh chóng hoàn thành kiểm kê thu hoạch trong túi trữ vật.

Sau khi lại tiến hành phân loại một lượt, lúc này mới thu hồi tất cả mọi thứ.

Chợt hơi trầm ngâm: "Tiếp theo Ngưng Anh, ta phải chuẩn bị kỹ càng tất cả vật liệu Ngưng Anh trước khi tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên'."

"Đồ vật Ngưng Anh mà Lệ thị cho đã rất toàn diện."

"Nhưng hệ thống quá thiểu năng, chẳng may thiếu cái gì lại rắc rối."

"Hơn nữa, bây giờ ta nên dùng 【 Lục Dục Bí Điển 】 Ngưng Anh? Hay dùng 【 Nga Linh m Yểm Lục 】 mà Lệ thị cho để Ngưng Anh?"

"Ừm... Cái nào tốt thì dùng cái đó, ta trực tiếp uỷ thác một môn thuật pháp cấp độ Nguyên Anh, vậy hệ thống sẽ tự động giúp ta lựa chọn Ngưng Anh chi pháp tốt nhất."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra món pháp y đặc chế kia.

Trong khoảng thời gian này hắn và Lệ Liệp Nguyệt song tu, đã rất lâu không sử dụng pháp y này, dù sao quần áo quá vướng bận.

Nhưng vừa thay đổi pháp y, Tiểu Từ đã đến đây bẩm báo: "Chủ nhân, tiền bối Lệ thị đến đây tìm ngài."

Nghe lời này, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta lập tức tới."

Thế là, hắn nhanh chóng cởi pháp y, tiện tay đặt ở trên kệ áo bên cạnh, liền sải bước đi ra ngoài.

Đi vào đại đường, chỉ thấy Lệ Vô Định đã chờ đợi ở đây.

Sâu khi đối phương thấy Bùi Lăng, lập tức lộ ra nụ cười, nói: "Bùi Lăng, yến hội đêm nay ngươi làm cực kỳ tốt."

"Hiện tại lão tổ muốn gặp ngươi."

Sắc mặt Bùi Lăng khẽ giật mình, lão tổ Lệ thị?

Hắn nhanh chóng kịp phản ứng, chắc là trên yến tiệc vừa rồi, mình một đao chém Tô Chấn Hòa, được lão tổ Lệ thị thưởng thức.

Thế là, hắn lập tức cung kính nói: "Vâng!"

Lệ Vô Định đứng lên: "Đi theo ta."

...

Trong rừng cây da người, Tô Chấn Hòa vừa ngồi xuống bên bờ huyết trì, đột nhiên tâm niệm vừa động quay đầu nhìn lại, đã thấy một lão bộc bên cạnh phụ thân áo bào xám giày đen, khoanh tay mà đứng, lặng yên xuất hiện ở sau lưng mình không xa.

Hắn ta nhíu mày lại, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Lão bộc nhìn hắn ta thở dài, nói: "Công tử thua Bùi Lăng ngay trước mặt chín môn phái lớn, trong tộc cho rằng công tử đã không có cạnh tranh tư cách vị trí Thánh Tử."

Tô Chấn Hòa vô thức siết chặt nắm đấm, đang muốn nói gì đó lại nghe lão bộc tiếp tục nói, "Nhưng dù sao ngài cũng là đích tử Tô thị ta, trong tộc sẽ không nhìn ngài bị Bùi Lăng xử tử sau khi chính vị Thánh Tử. Chỉ là, kẻ thất bại cũng không có tư cách tiếp tục được trong tộc bồi dưỡng."

"Cho nên, gia chủ sắp xếp cho ngài một phần phái đi."

"... Cái gì phái đi?" Tô Chấn Hòa thở sâu, hỏi.

"Bây giờ Bùi Lăng bị U Tố mộ để mắt tới, sẽ không đến Vạn Hủy hải nữa." Lão bộc nói, "Vì vậy gia chủ dự định để công tử đến Vạn Hủy hải trông coi một gian cửa hàng của Tô thị."

Nghe vậy, Tô Chấn Hòa lập tức biết, bây giờ danh tiếng Bùi Lăng quá thịnh, xu thế quật khởi không thể ngăn cản, ngay cả Tô thị cũng không thể làm gì, chỉ có thể sắp xếp cho đứa đích tử Tô thị là hắn ta đi tránh né mũi nhọn.

Trong lòng của hắn ta vô cùng đắng chát, im lặng một lát, mới hỏi: "Lúc nào xuất phát?"

Lão bộc nói: "Dựa theo quy củ tông môn, vốn lúc đại điển Bùi Lăng chính vị Thánh Tử, công tử nhất định phải ở lại hộ đạo."

"Nhưng bây giờ hình như bên Lệ thị có sắp xếp khác với đại điển, cho nên công tử có thể bỏ qua."

Tô Chấn Hòa tỏ ra nghi ngờ, hỏi: "Ta không cần ở lại hộ đạo sao?"

Lão bộc nhẹ gật đầu, ý tứ sâu xa nói: "Bùi Lăng đã không cần người hộ đạo!"

Tô Chấn Hòa khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu được, thực lực hiện tại của Bùi Lăng đã mạnh hơn Lệ Liệp Nguyệt lúc trước.

Chương 1036: Lão tổ triệu kiến

Lệ thị sẽ không bỏ qua cơ hội vang danh thiên hạ này.

Trong lòng của hắn ta vô cùng ghen ghét, nếu vừa rồi mình thắng, tất cả vinh quang hiện tại đều là của hắn ta!

Nhưng bây giờ hắn ta lại lấy xuất thân của mình, việc mình khổ tu, tất cả thành tựu của mình để trở thành bàn đạp cho Bùi Lăng, bị đối phương giẫm lên thượng vị.

Vì sao?

Vì sao lúc trước không làm thịt đối phương ngay lúc đối phương vừa nhập môn!

Việc đã đến nước này, dù trong lòng Tô Chấn Hòa có không cam lòng và tức giận bao nhiêu, bây giờ hắn ta cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực.

Rời khỏi tông môn, rời khỏi thân quyến, bỏ qua tất cả tôn vinh quyền lực của chân truyền Thánh tông, đến Vạn Hủy hải tránh né Bùi Lăng...

Vẻ mặt Tô Chấn Hòa lập tức ảm đạm, giọng nói bực bội: "Ta đã biết, chờ thu thập một chút sẽ lập tức xuất phát."

Lão bộc nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ không có tiếng hơi thở biến mất nguyên tại chỗ giống như lúc tới.

Để lại Tô Chấn Hòa sợ sệt một lát, mới bắt đầu bấm niệm pháp quyết, gọi ra thi khôi điều dưỡng trong Huyết Trì, sau đó lại gỡ xuống từng kiện thi khí uẩn dưỡng từ trên vỏ cây xung quanh người.

Vào lúc này, có người chậm rãi vào rừng, hắn ta nhìn lại đã thấy Tô Túy Khinh đang cau mày đi đến, nói: "Ca ca, vừa rồi thắng hay thua?"

Lần này Bùi Lăng thiết yến chỉ mời chân truyền.

Ngoại trừ Lệ Hàn Ca là tộc nhân Lệ thị bị phái đi giúp đỡ thu xếp, mạch chủ thượng tam mạch như Tô Túy Khinh cũng không có tư cách tham gia.

Cho nên đến bây giờ, cũng chưa biết việc xảy ra trên yến tiệc.

Tô Chấn Hòa trầm mặc một lát, sau đó nói: "Bùi Lăng còn mạnh hơn Lệ Liệp Nguyệt lúc trước, ta thua."

Tô Túy Khinh lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin: Bùi Lăng còn mạnh hơn Lệ Liệp Nguyệt lúc trước? Điều này sao có thể!

Lại nghe Tô Chấn Hòa nói: "Hiện tại phụ thân để ta đi Vạn Hủy hải, tránh đi Bùi Lăng. Ta đã phạm vào sai lầm lớn nhất, đó là lúc trước quá coi thường Bùi Lăng, không nhanh chóng ra tay."

"Nếu bóp chết hắn từ lúc chưa thành tài, sẽ không có cục diện hôm nay."

"Ngày sau ngươi nhất định phải ghi nhớ vết bánh xe trước đó của ta."

Cuối cùng lúc này Tô Túy Khinh đã kịp phản ứng, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ tức giận.

Nhưng nàng chỉ là mạch chủ, không thay đổi được sắp xếp của gia chủ.

Lấy lại bình tĩnh, Tô Túy Khinh trầm giọng nói: "Con đường tu hành dài dằng dặc, mặc dù Bùi Lăng có Lệ thị nâng đỡ nhưng hành động lần này của Lệ thị cũng chỉ vì tranh đoạt vị trí Thánh Tử."

"Chờ sau khi hắn trở thành Thánh Tử, vì đề phòng tương lai hắn đoạt quyền, Lệ thị không thể tiếp tục bồi dưỡng hắn!"

"Nhất là với thực lực hiện tại của hắn, sau khi Ngưng Anh đã đủ để uy hiếp Lệ Liệp Nguyệt."

"Dù sao Lệ Liệp Nguyệt vẫn là Lệ thị, tiếp theo cũng sẽ đề phòng hắn."

"Này lên kia xuống, ca ca đừng nhụt chí, đi Vạn Hủy hải tiếp tục dốc lòng tu luyện, luôn có lúc vượt qua hắn."

Tô Chấn Hòa gật đầu, sau này hắn ta nhất định phải báo thù!

Lúc đang nói chuyện, hắn ta đã thu thập xong đồ đạc nhìn Tô Túy Khinh, trầm giọng nói: "Ta phải lên đường."

...

Lệ thị tổ địa.

Một gian chính đường bày biện trang nhã, rộng rãi cao lớn như cung điện, một lão giả vũ y áo choàng ngồi ở trên chủ vị cao cao.

Hắn ta râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, khí tức toàn thân bình thản không có chút dao động tu vi nào, hình như chỉ là một kẻ phàm nhân. Nhưng một đôi tròng mắt toàn thân đen như mực không thấy con ngươi cứ như u hồn.

Trên ghế của khách ở phía dưới là một tu sĩ áo bào đen giày đen, tóc dài rối tung, vẻ ngoài người này lười nhác, khí thế quanh người quỷ quyệt mà cường đại, lúc hai con ngươi trong vắt nhìn quanh làm người ta sợ hãi, dường như trong mắt tràn ngập vô số tai hoạ, kinh khủng, nguyền rủa, Mộng Yểm...

Tu sĩ phía dưới ngồi ngay ngắn áo bào trắng kim quan, tuổi chừng ba mươi mắt vàng, hiện tại đang nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt thản nhiên.

Vị trí thấp nhất lại là một tu sĩ áo bào xám trầm mặc ít nói.

Tu sĩ này có vẻ ngoài cổ xưa, toàn thân không có bất kỳ trang sức gì, chỉ có một Lưu Ly Tháp mạ vàng treo ở bên hông.

Trong giây lát, ở cửa có một loạt tiếng bước chân, chợt Lệ Vô Định dẫn Bùi Lăng đi vào bên trong.

Sau khi Bùi Lăng vào cửa, nhanh chóng liếc qua chỗ ngồi phía trên, bốn người bên trong khí cơ hòa hợp như thiên địa tự thành. Mặc dù trong mắt của hắn có thể nhìn thấy, nhưng trong cảm giác lúc này trong chính đường chỉ có mình và Lệ Vô Định, những người khác đều không tồn tại.

Lệ Vô Định khom mình hành lễ, nói: "Lão tổ, Bùi Lăng đã tới."

Bùi Lăng lập tức đi theo hành lễ: "Đệ tử Bùi Lăng gặp qua lão tổ, gặp qua chư vị tiền bối."

Lão giả vũ y áo choàng kia nhẹ gật đầu, nói: "Vô Định lui ra."

Lệ Vô Định gật đầu nói phải, khom người rời đi, đồng thời nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng: "Người trên chủ vị là lão tổ Lệ thị ta."

"Người áo bào đen là Vô Thủy sơn trang Mộng Hối Kim Tiên."

"Áo bào trắng kim quan là Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo Nhiếp lão."

"Tiền bối áo bào xám là Phật sứ Luân Hồi tháp Vu lão."

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ.

Chương 1037: Bùi sư đệ quá không cẩn thận! (1)

Chờ Lệ Vô Định rời khỏi chính đường, lão tổ Lệ thị chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng rùng mình, cảm thấy một luồng nguy cơ cường đại tràn trề ra, bản năng như đang gào thét bên tai, sẽ chết! Sẽ chết!!

Hắn không kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, trong nháy mắt rút ra Cửu Phách Đao, toàn lực ứng phó chém xuống một đao!

Oanh!

Đao khí như thác nước trào lên gào thét, nhưng trong chốc lát đã bị chỉ kình của lão tổ đánh nát.

Chỉ kình của lão tổ dừng lại ở trên trán Bùi Lăng, không tiến thêm một bước nữa.

Sau một tức, lão tổ thu tay lại, thản nhiên nói: "Không tệ."

Theo chỉ kình tản đi, tất cả áp lực biến mất, trên người Bùi Lăng đã ướt sũng mồ hôi lạnh, ngay cả đứng cũng không đứng vững.

Trong lòng của hắn hơi hiểu được, vừa rồi mình dùng một đao giải quyết Tô Chấn Hòa, lão tổ cho rằng hắn không dùng ra toàn lực, hiện tại đột nhiên ra tay là đang kiểm tra thực lực chân chính của hắn.

Bùi Lăng há miệng lớn thở dốc một lát, chợt nhanh chóng ổn định tâm thần.

Lại nghe lão tổ tiếp tục nói: "Lúc diễn ra đại điển Thánh Tử chính vị, leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, chém giết chân truyền năm tông Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành."

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó cẩn thận nói: "Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, chỉ là đệ tử chưa từng leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, không biết rõ độ khó trong đó..."

Lão tổ Lệ thị bình tĩnh nói: "Chỉ cần ngươi ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm, tuyệt đối không có vấn đề."

Giọng điệu của hắn ta rất bình thản, lại không thể nghi ngờ.

Thấy thế, Bùi Lăng tê cả da đầu.

Không nói đến mình có thể làm được hay không, dù có thể làm được, thật sự giết toàn bộ chân năm tông truyền chính đạo, chẳng phải sau đó toàn bộ chính đạo đều muốn không chết không thôi với hắn sao?

Chỉ có điều, đứng trước mặt lão tổ, dù trong lòng không muốn, Bùi Lăng cũng không dám từ chối, đành phải nhắm mắt nói: "Vâng, đệ tử tuân mệnh."

Lão tổ Lệ thị nhẹ gật đầu, phân phó: "Ngươi có thể đi xuống."

Sau khi Bùi Lăng hành lễ cáo lui.

Hắn đi đến bên ngoài, chỉ thấy Lệ Vô Định vừa đúng đến đón.

Phát hiện sắc mặt Bùi Lăng khó coi, Lệ Vô Định mỉm cười, chợt thấp giọng nói: "Khoan hãy đi, lại đợi lát nữa."

Bùi Lăng hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, hai người đứng bên trong hành lang chờ đợi.

Sau một lát, Lệ Vô Định đột nhiên lại nói: "Lão tổ để chúng ta đi vào."

Thế là, hắn ta lại dẫn theo Bùi Lăng đi vào bên trong.

Lần này, chính đường to như vậy cũng chỉ có một mình lão tổ ngồi trên chỗ cao, người ba tông khác đều đã rời đi.

Lệ Vô Định và Bùi Lăng khom mình hành lễ.

Lão tổ Lệ thị nhẹ gật đầu, lần này không để Lệ Vô Định lui ra mà gọn gàng dứt khoát nói: "Ngoại trừ chân truyền Cửu Nghi sơn trong năm tông môn ngụy đạo kia, không cần buông tha chân truyền Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, có thể giết cứ giết toàn bộ!"

"Lần này ngươi chính vị Thánh Tử, không có người hộ đạo."

"Cho nên chân truyền tám phái đều có thể khiêu chiến ngươi, như thế cũng càng thuận tiện để ngươi chém giết chân truyền tất cả tám phái, đăng lâm vị trí Thánh Tử."

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, đây mẹ nó là thao tác âm phủ gì?

Vừa rồi cự phách ba đại Ma môn đều ở đây, lão tổ chỉ để hắn giết chính đạo.

Hiện tại ba vị kia đi rồi, lại không buông tha cả đồng đạo?

Hóa ra vừa rồi hắn tưởng phải làm kẻ địch của toàn bộ chính đạo là mình cả nghĩ quá rồi, thật ra hắn phải làm kẻ địch của toàn bộ thiên hạ?

Vào lúc này, Lệ Vô Định đứng bên cạnh nói: "Bùi Lăng, ngươi yên tâm, có Lệ thị ta làm chỗ dựa, năm tông môn ngụy đạo cũng tốt, ba tông môn đồng đạo cũng được, đều không làm gì được ngươi."

"Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, giết mỗi một vị chân truyền phái hắn, Lệ thị ta đều không tiếc khen thưởng."

"Thậm chí sau khi giết sạch chân truyền tám phái, lão tổ có thể tự mình chỉ điểm ngươi tu hành..."

Còn nói, "Chỉ có điều, phải chờ sau khi Ngưng Anh mới có thể nói chuyện này."

"Nếu đến lúc đó thực lực ngươi chưa thể uy áp tất cả thiên kiêu cùng cảnh như bây giờ, vậy vẫn lấy chính vị Thánh Tử làm chủ."

"Dù sao giết người chỉ là bổ sung."

"Vị trí Thánh Tử mới là quan trọng nhất."

Cuối cùng dặn dò, "Tiếp theo, đồ cần thiết để ngươi tu hành, dù thiếu cái gì cứ mở miệng."

Nghe đến đó, Bùi Lăng nhìn lão tổ, thấy vẻ mặt lão tổ bình thản không có ý bác bỏ, lập tức hiểu rõ đây là ý của lão tổ.

Hắn cung kính hành lễ nói: "Đệ tử hiểu rõ, tiếp theo đệ tử sẽ cẩn thận chuẩn bị Ngưng Anh."

Lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Chính vị Thánh Tử giết sạch tất cả chân truyền tám phái, đều hoàn thành hai chuyện này, ta sẽ thành toàn việc của ngươi và Liệp Nguyệt."

Nói xong, lão phu phất tay áo dài một cái.

Ngay sau đó, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh mình nhanh chóng lụi bại, trong đầu ong một cái, trở nên hoảng hốt.

Trong giây lát, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng ở trong rừng cách Thúy Lỗi sơn không xa.

Sắc mặt Bùi Lăng thay đổi, lời nói cuối cùng của lão tổ... Đối phương đã sớm biết tất cả mọi chuyện!

Chương 1038: Bùi sư đệ quá không cẩn thận! (2)

Lần này mính chính vị Thánh Tử không có người hộ đạo, hơn nữa còn phải chém giết chân truyền tám phái khác, có lẽ không chỉ đơn giản là lão tổ thưởng thức thực lực của hắn, rất có thể đây là sính lễ cưới Lệ Liệp Nguyệt!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hít sâu một hơi đi đến động phủ.

...

Tổ địa Lệ thị, bí khố.

Trong tầm mắt một mảnh u ám, vô số giá sách cao chừng vài chục trượng yên tĩnh lơ lửng ở trong khoảng u ám này.

Lệ Liệp Nguyệt áo đen váy đen gần như hòa làm một thể với u ám ở xung quanh.

Trong tay nàng cầm theo một chiếc đèn da người, "đát", "đát" chậm rãi đi trong giá sách.

Nửa ngày sau, lấy xong một phần tâm đắc Ngưng Anh cuối cùng, cất kỹ ngọc giản, suy nghĩ lại đến khố phòng cất giữ thiên tài địa bảo ở ngay bên cạnh lấy chút đồ Ngưng Anh.

Cẩn thận sắp xếp những thứ mình chuẩn bị cho Bùi Lăng một lượt, xác nhận không thiếu thốn, lúc này Lệ Liệp Nguyệt mới rời khỏi bí khố, chạy về phía Thúy Lỗi sơn.

Dù Bùi sư đệ có tư chất tốt, xuất thân lại quá thấp.

Từ thuở nhỏ con cháu ba nhà đã mưa dầm thấm đất rất nhiều kiến thức, đối phương lại không thể tiếp xúc.

Bởi vậy, tuy hiện tại nói tu vi căn cơ đã không có vấn đề nhưng Ngưng Anh cực kỳ quan trọng, có chút đi sai bước nhầm, cho dù là Kim Đan nhất phẩm cũng gặp nguy hiểm thân tử đạo tiêu.

Hiện tại nàng cố ý mang tới những tâm đắc Ngưng Anh trong tộc tích lũy, là vì đề phòng lúc Bùi sư đệ Ngưng Anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó...

Chẳng mấy chốc, bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt đã xuất hiện ở bên ngoài Thúy Lỗi sơn.

Tiểu Từ phát hiện động tĩnh vội vàng mở ra cấm chế, cung kính đón nàng vào động phủ, uốn gối nói: "Chủ nhân nói, mời ngài đến phòng tu luyện của hắn."

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo Tiểu Từ vào trong phòng tu luyện.

Thấy Bùi Lăng không ở đây liền hỏi: "Bùi sư đệ đâu?"

Tiểu Từ nói: "Một vị tiền bối Lệ thị vừa tới, chủ nhân đi theo vị tiền bối kia rời đi."

Lệ thị?

Lệ Liệp Nguyệt trầm ngâm, chợt nói: "Ta đã biết, ta ở chỗ này chờ Bùi sư đệ một chút, ngươi lui ra đi."

Tiểu Từ hành lễ cáo lui.

Lệ Liệp Nguyệt đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó nhìn quanh, phòng tu luyện này không có sự thay đổi quá lớn với lúc nàng sắp xếp cho Bùi Lăng thời.

Bày biện đơn giản gần như không có bất kỳ cái gì không cần thiết.

Từ cách bày biện đơn giản gần như đơn sơ có thể thấy được, ngày thường Bùi sư đệ rất khắc khổ tu luyện...

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên cau mày, ánh mắt rơi vào một kiện pháp y trên kệ áo.

Nàng lập tức đi qua cầm lấy pháp y, sau khi kiểm tra một lượt nhanh chóng phát hiện pháp y này có vấn đề!

Lệ Liệp Nguyệt đánh một tia pháp lực vào trong pháp y, chẳng mấy chốc pháp y duỗi ra hai đầu vải vóc, hung hăng quấn quanh vị trí cần cổ.

Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt càng cau chặt, Bùi sư đệ quá không cẩn thận!

Pháp y này có hai vấn đề lớn: Một là pháp y bị động tay động chân sẽ công kích chủ nhân; hai là khí tức trên pháp y này cũng không phải do bản thân Bùi sư đệ luyện hóa!

Một khi Bùi sư đệ thật sự thay sang pháp y này, có lẽ bình thường không có việc gì, nhưng nếu mặc cái pháp y này lúc Ngưng Anh... Nhất định tăng thêm biến số!

Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt lập tức ra tay xóa đi cấm chế trên pháp y, sau đó lại thả pháp y ở trên giá áo, lại đi xung quanh kiểm tra quần áo dụng cụ khác của Bùi sư đệ.

Một lát sau, nàng khẽ gật đầu, món pháp y này có vấn đề.

Sau đó nhất định phải nhắc nhở Bùi sư đệ một chút, càng vào lúc quan trọng thế này càng không thể buông lỏng cảnh giác!

Cho tới bây giờ ví dụ thất bại trong gang tấc không phải số ít.

Đặc biệt là việc lớn như Ngưng Anh này, liên quan trọng đại càng cực kỳ thận trọng, dù cẩn thận từng li từng tí như thế nào cũng không đủ.

Cũng may lần này nàng tới động phủ Thúy Lỗi sơn một chuyến, nếu không lúc Bùi sư đệ Ngưng Anh chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít...

Vào lúc này, một U Hồn thị nữ lặng yên hiện ra, bẩm báo nói: "Chủ nhân, Tô Chấn Hòa đã rời tông."

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Vị trí."

U Hồn thị nữ nói: "Nhìn hắn sử dụng Truyền Tống Trận, chắc dự định đi Vạn Hủy hải."

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, lần này Tô Chấn Hòa đã mời được Tông Chủ ra tay với Bùi Lăng, vậy thân là Thánh Nữ xuống tay với Tô Chấn Hòa cũng không sao.

Có lẽ chỉ cần bồi thường cho Tô thị một ít linh thạch thôi.

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt nhìn pháp y trên kệ áo, không cảm thấy bên Bùi Lăng có vấn đề gì, liền để lại ngọc giản ghi chép tâm đắc Ngưng Anh, sau đó nói: "Đi."

Chẳng mấy chốc nàng dẫn theo U Hồn thị nữ rời khỏi động phủ Thúy Lỗi sơn...

Sau một lát, Bùi Lăng trở về, vừa vào cửa Tiểu Từ đã đến đây bẩm báo: "Chủ nhân, Thánh Nữ mới đến đây, sau khi ở lại phòng tu luyện một lát, để lại ngọc giản đã đi."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Đã biết."

Hắn đi đến phòng tu luyện, sau khi đi vào liếc nhìn ngọc giản do Lệ Liệp Nguyệt để lại, nhưng hệ thống lại không hề có ý thu nhận ghi chép.

Chương 1039: Không hề hoảng sợ

Thấy thế, Bùi Lăng cầm ngọc giản lên quyết định xem hết ngọc giản trước, về sau lại chuẩn bị việc Ngưng Anh.

Dù sao với kinh nghiệm Kim Đan kiếp lần trước, hệ thống có thể Ngưng Anh thay hắn, nhưng Nguyên Anh kiếp chắc chắn phải là hắn đi độ.

Hiện tại hiểu rõ hơn tâm đắc Ngưng Anh mà Lệ sư tỷ cho, không có bất kỳ chỗ xấu gì.

Bùi Lăng suy nghĩ trong lòng, áp sát ngọc giản lên mi tâm, bắt đầu xem xét.

Nội dung trong ngọc giản này quá nhiều, nhất là rất nhiều nơi ghi chép trúc trắc, thâm ảo tối nghĩa, Bùi Lăng cần dừng lại nghiên cứu phỏng đoán thật tốt, mới có thể hiểu ý tứ trong đó.

Bởi vậy, tốc độ hắn xem xét rất chậm...

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hôm sau.

Cuối cùng Bùi Lăng đã xem hết tất cả nội dung trong ngọc giản.

Căn cứ những tâm đắc này tổng kết, lúc Ngưng Anh phải chú ý rất nhiều hạng mục nhưng chủ yếu nhất vẫn là ba điểm: Thứ nhất là Đạo Nghiệp mê chướng; thứ hai là trồng "Pháp"; thứ ba là Nguyên Anh chi kiếp.

Cái gọi là Đạo Nghiệp mê chướng, tức sau khi kết thành Kim Đan đại đạo đăm chiêu suy nghĩ đi nhận thấy sở ngộ, diễn hóa thành Tâm Ma chấp niệm.

Khác với Tâm Ma kiếp Trúc Cơ kỳ, Tâm Ma kiếp Trúc Cơ kỳ là một kiếp riêng, sau khi vượt qua quá trình này sẽ không liên quan nữa; nhưng Tâm Ma chấp niệm lại theo toàn bộ Ngưng Anh, người độ kiếp cần thông qua Nguyên Anh kiếp trong toàn bộ quá trình Ngưng Anh, luyện hóa trở thành một phần lực lượng của mình.

Còn trồng "Pháp"...

Kết Đan kỳ dung luyện "Pháp", Nguyên Anh kỳ là ngưng tụ pháp tướng.

"Pháp" là hạt giống pháp tướng.

Trồng "Pháp" là trồng pháp vào mệnh cách của mình.

Lúc Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ngưng tụ ra pháp tướng càng cường đại hơn.

Đương nhiên, tu sĩ không có "Pháp", đến Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể ngưng ra pháp tướng.

Chỉ cần đi tìm một đầu "Pháp", sau đó luyện hóa "Pháp" giống như Kim Đan tam phẩm trở lên, lại trồng vào trong mệnh cách, cuối cùng trình tự ngưng tụ pháp tướng cũng giống vậy.

Chỉ có điều, loại không có kinh nghiệm Kim Đan kiếp này, "Pháp" ở Nguyên Anh kiếp rất khó phù hợp với ký chủ, ngưng tụ ra pháp tướng chênh lệch rất xa với cái trước.

Về phần Nguyên Anh kiếp sau cùng thì không cần nhiều lời, nội tình càng thâm hậu gặp phải Nguyên Anh kiếp càng mạnh...

Dưới tình huống bình thường trong ba điểm này, chỉ độ Nguyên Anh kiếp là Tiên Anh hạ phẩm.

Hoàn thành luyện "Pháp" lại độ Nguyên Anh kiếp, chính là Tiên Anh trung phẩm.

Thông qua Đạo Nghiệp mê chướng, hoàn thành luyện "Pháp", đồng thời vượt qua Nguyên Anh kiếp mới là Tiên Anh thượng phẩm!

Đến lúc này, Bùi Lăng mới hiểu được, lúc Kiều Từ Quang Ngưng Anh trúng 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】 của Tang, chắc chắn nguyền rủa này đã trở thành Đạo Nghiệp mê chướng của Kiều Từ Quang, bị Nguyên Anh kiếp cùng luyện vào nhục thân và hồn phách của Kiều Từ Quang.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, luyện "Pháp" không có bất cứ vấn đề gì với hắn, chắc chắn hệ thống có thể giải quyết.

Nguyên Anh kiếp thì hắn phải tự đi độ.

Ngược lại là Đạo Nghiệp mê chướng... Chắc hệ thống cũng có thể uỷ thác, chỉ là nếu bị lôi kiếp đánh gãy, không biết mình có cần tự làm một bước này hay không?

"Được rồi, trước tiên thử một chút, là dùng 【 Lục Dục Bí Điển 】 Ngưng Anh tốt hơn hay 【 Nga Linh m Yểm Lục 】 Ngưng Anh càng tốt hơn." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, sau đó vẫy tay một cái, hút pháp y trên kệ áo vào trong tay, sau khi mặc vào, lập tức đánh một đạo pháp lực vào trong pháp y.

Bởi vì chỉ kiểm tra 【 Lục Dục Bí Điển 】 và 【 Nga Linh m Yểm Lục 】 cái nào Ngưng Anh càng tốt hơn, cho nên lần này Bùi Lăng đánh không nhiều pháp lực vào pháp y.

Chỉ khoảng sau mười tức, pháp y có thể cắt ngang tu luyện của hắn.

Nhân lúc này, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Cầm Thiên Thủ 】 ."

Cái 【 Cầm Thiên Thủ 】 này giống với 【 Vạn Thú Phệ Linh Thuật 】 , đều là hắn lấy thân phận Vương Cao được ban thưởng sau khi tham gia vòng thi quận trong đại điển luận đan của Lưu Lam hoàng triều lại đoạt giải nhất.

Chỉ có điều, 【 Vạn Thú Phệ Linh Thuật 】 là thuật pháp Kết Đan kỳ, mà 【 Cầm Thiên Thủ 】 lại là thần thông Nguyên Anh kỳ!

Hiện tại hắn vẫn chưa phải Nguyên Anh, căn cứ vào kinh nghiệm ủy thác lúc trước, trực tiếp uỷ thác thần thông Nguyên Anh kỳ, hệ thống sẽ Ngưng Anh cho hắn trước, sau đó lại tu luyện thần thông đã chỉ định.

Thế nhưng, hiện tại Bùi Lăng vẫn chưa đi vào "Tiểu Tự Tại Thiên", lại không thể để hệ thống thật sự tiếp tục ủy thác như vậy.

Hắn chỉ cần biết rằng môn Ngưng Anh chi pháp nào tốt nhất là được.

Thời gian mười tức đã đủ hiểu rõ điểm này.

"Leng keng! Trí Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng đã mất đi quyền khống chế thân thể.

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Cầm Thiên Thủ 】 cần tu vi Nguyên Anh mới có thể tu luyện, kiểm tra ra tu vi của ký chủ không đủ."

"Leng keng! Hệ thống sẽ miễn phí Ngưng Anh cho ngài, bắt đầu tu luyện 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 ..."

Chương 1040: Đều đến tìm Bùi Lăng (1)

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 cần lô đỉnh mới có thể tiếp tục tu luyện..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ không có lô đỉnh..."

"Leng keng! Hệ thống sẽ tặng miễn phí một lô đỉnh cho ngài..."

Bùi Lăng ngẩn ngơ, 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 ? Môn Ngưng Anh chi pháp mà Tông Chủ cho lại tốt hơn 【 Lục Dục Bí Điển 】 và 【 Nga Linh m Yểm Lục 】 ?

Chỉ có điều, pháp này cần lô đỉnh, hắn lại không thể lựa chọn.

Thấy mình bị hệ thống điều khiển đi ra ngoài, Bùi Lăng không hề bối rối, trong thời gian mười tức hắn còn không đi ra được động phủ, không cần lo lắng điều gì.

...

Úc Ly phong.

Cả ngọn núi toàn là Linh Trúc, không còn gốc cây lẫn lộn.

Vài tòa lầu các thấp thoáng giữa biển xanh cuồn cuộn, càng lộ rõ vẻ u tĩnh lịch sự tao nhã.

Trong một gian tiểu lâu, năm người Thương Phù Phong, Sở Vũ Thường, Thu Vị Ương, Chung Quỳ Chỉ Cức và Văn Nhân Mi ngồi quanh, khá im lặng.

Một lát sau, vẫn là Chung Quỳ Chỉ Cức mở miệng trước tiên: "Thật không ngờ thực lực của Bùi Lăng này lại mạnh như thế!"

"Môn phong của Trọng Minh tông âm hiểm, đã dám tuyên bố thiên hạ ngay lúc hắn chưa Ngưng Anh, muốn tổ chức đại điển Thánh Tử cho hắn, có thể thấy được tư chất của kẻ này." Văn Nhân Mi luôn trầm mặc ít nói trầm giọng nói, "Chúng ta nhất định phải đánh giết hắn trên Vạn Tộc Huyết Thê! Nếu không hậu hoạn vô tận."

Sở Vũ Thường gật đầu: "Chúng ta theo trưởng bối đến đây, vốn ôm theo lòng trừ ma vệ đạo, cho dù đồng quy vu tận cũng phải chém giết hắn ngay tại chỗ."

Thu Vị Ương ngắn gọn nói: "Không sai."

Cuối cùng, bốn người đều nhìn về phía Thương Phù Phong, trong tay quạt xếp Thương Phù Phong khép mở, trầm ngâm một lát, nói: "Trước đó Bùi Lăng này không có chút danh tiếng nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì về thủ đoạn, lai lịch, kinh nghiệm tu hành của hắn."

"Mặc dù vài ngày trước đó, sau cơ duyên phù đảo Vạn Hủy hải, người này đột nhiên danh truyền chín phái, nhưng việc liên quan đến hắn đều là tin đồn."

"Ma môn luôn xảo quyệt, bọn họ thả ra tiếng gió chưa chắc đã có thể tin."

"Cho nên ta nghĩ, nhân lúc người này chưa Ngưng Anh, có phải chúng ta nên lấy cớ luận đạo, đến động phủ của hắn bái phỏng tiện thám thính nội tình hay không?"

"Nếu có thu hoạch là tốt nhất. Dù không thành cũng không tổn thất gì."

Bốn người Thu Vị Ương nghe vậy hơi suy nghĩ, đều gật đầu: "Thương sư huynh nói đúng lắm, đã vậy, khi nào chúng ta đi động phủ của hắn?"

Thương Phù Phong nói: "Việc này nên sớm không nên chậm trễ, Ma môn nói hắn nhất định có thể Ngưng Anh trong vòng nửa năm, nhưng ai biết là thật hay giả? Biết đâu người này đã có thể Ngưng Anh bất cứ lúc nào, chỉ là Ma môn cố ý nói thời gian dài ra, tiện đánh chúng ta một cái không kịp trở tay."

"Theo ý ta, chúng ta lập tức lên đường đến đó."

Bốn tên đồng bạn lần lượt đồng ý: "Được!"

Nói xong, năm người sửa sang lại vẻ ngoài, cùng rời khỏi lầu nhỏ thi triển độn pháp, đi về phía động phủ Thúy Lỗi sơn.

Trọng Minh tông.

Bạch Cốt phong.

Sa thạch màu đỏ thẫm san sát, từng tòa cốt ốc rải rác trong đó.

Oán giận màu xám đen quanh quẩn, vô số tiếng quỷ khóc truyền ra từ đó, từng trận quanh quẩn.

Thỉnh thoảng có hình bóng quỷ mị lóe lên rồi biến mất, phiêu diêu tứ phương.

Trên khoảng đất trống bên ngoài cốt ốc, làm ra một huyết trì cỡ hồ nước.

Huyết thủy trong ao đậm đặc mà dinh dính, cuồn cuộn bốc lên.

Chân cụt tay đứt, ngũ tạng lục phủ, di cốt, con mắt... Chìm nổi trong huyết thủy.

Chỉ là mùi huyết thủy lại không tanh hôi, ngược lại là một mùi thơm ngọt ngào ngạt.

Bên cạnh huyết trì, đám chân truyền Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp ngồi xếp bằng tốp năm tốp ba.

Bốn môn ma đạo sớm đã thành thói quen trong việc lục đục với nhau, đồng môn còn không tin tưởng nhau, vì vậy dù bọn họ có việc muốn bàn bạc, cũng không thể tiến vào chỗ ở của người nào đó.

Trải qua một phen bàn bạc, cuối cùng quyết định lựa chọn trò chuyện ở chỗ này.

Lúc này, Tịch Chiêu Tử, Đồ Từ và Nhậm Trạc Lân đồng thời kết động pháp quyết, sau khi tự mình thi triển thủ đoạn bày ra một tầng lại một tầng trận pháp đề phòng, lại cảm ứng một lượt, lúc này mới gật đầu: "Được rồi."

"Không ngờ Bùi Lăng này vắng vẻ vô danh lại có tu vi như thế, thực lực như thế." Thiên Sinh giáo Hoắc Phỉ nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói, "Dù sao Tô Chấn Hòa cũng là chân truyền nhiều năm, lại không chịu nổi một kích trong tay hắn."

"Đường đường đích tử Tô thị lại phế vật như thế."

"Xem ra những năm qua huyết mạch Chẩm Thạch Tô thị này cũng suy sụp."

"Huyết mạch?" Tịch Chiêu Tử bình tĩnh nói, "Trong phàm tục, ví dụ hổ phụ khuyển tử chỗ nào cũng có; giới tu hành, tình huống phụ mẫu bình thường nhưng dưới gối có Kỳ Lân tử cũng không phải số ít."

"Có thể thấy lấy huyết mạch để bàn tư chất thiên phú thật là buồn cười!"

"Huống chi phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh mà thôi."

"Trông thì Chẩm Thạch Tô thị, Cửu A Lệ thị, Phù Quang Tư Hồng thị có truyền thừa xa xưa, cũng chỉ là một câu truyền vào huyễn cảnh."

"Sao có thể so sánh với gia tộc lớn trấn áp vạn năm thật sự?"

Hắn ta cao giọng nói, "Điều quan trọng nhất vẫn là chân linh theo hầu."

Chương 1041: Đều đến tìm Bùi Lăng (2)

"Ví dụ như Vô Thủy sơn trang ta, đều là tiên nhân thượng giới chuyển thế."

"Tư chất đạo đồ không phải thứ mà tiên hạ đẳng các ngươi có thể so sánh."

"Tô Chấn Hòa chỉ là một tên tiên hạ đẳng ngu dốt, cái gọi là thân phận tôn quý cũng chỉ là một cái xác không, thua bởi tên tiên hạ đẳng Bùi Lăng này có gì kỳ quái?"

"Chúng ta cũng không cần quá lo lắng việc này."

"Đôi bên giằng co cũng chỉ là thắng bại giữa hai tiên hạ đẳng."

"Không đáng giá nhắc tới."

Hoắc Phỉ nghe vậy, sắc mặt vặn vẹo muốn nói gì đó nhưng con mắt đảo lòng vòng, cuối cùng lại cười một tiếng, vỗ tay nói: "Tịch Chiêu Kim Tiên nói đúng lắm, nhưng hành động của Bùi Lăng kia cuồng ngạo vô lễ, không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào với Tuyệt Tâm Tiên Tôn còn có Tịch Chiêu Kim Tiên."

"Chúng ta chỉ là tiên hạ đẳng, muốn dạy dỗ hắn một hai cũng là có lòng mà không có sức."

"Không bằng chờ lúc hắn leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, Tịch Chiêu Kim Tiên là người thứ nhất đi lên để hắn hiểu được, nếu Kim Tiên không cho phép, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc lấy vị trí Thánh Tử?"

Nghe vậy, Tịch Chiêu Tử còn chưa mở miệng, Tuyệt Tâm Tử đã lắc đầu nói: "Tiên nhân chúng ta lạc xuống trần gian là vì rèn luyện đạo tâm, để cầu gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước."

"Nếu ngay cả việc nhỏ như này cũng không thể nhìn thấu, lại nói gì đến đạo tâm tươi sáng, mình ta tiêu dao?"

"Thiên Sinh giáo quá cố chấp với huyết mạch, đến mức không để ý đến căn bản chân chính."

"Hoắc Phỉ, đạo tâm ngươi đã bị long đong lại không tỉnh ngộ, chỉ sợ không thể trường sinh."

Trên trán Hoắc Phỉ nổi lên gân xanh, sắc mặt âm trầm đang định mở miệng, lại nghe Luân Hồi tháp Đồ Từ lạnh lùng mở miệng: "Tốt, nên nói chuyện chính."

"Các vị đã nhận được phân phó của các trưởng bối chưa?"

"Lần này Bùi Lăng chỉ cần ngưng ra Tiên Anh thượng phẩm, vị trí Thánh Tử tuyệt đối không có vấn đề."

"Đến lúc đó, chúng ta vừa lên đã đi khiêu chiến hắn, khiến một phương ngụy đạo ra tay."

"Đến lúc đó, Bùi Lăng sẽ lấy thế sét đánh lôi đình chém giết năm người ngụy đạo."

"Hiện tại chúng ta sắp xếp thứ tự một chút."

Vừa nói xong, lại nghe Nhậm Trạc Lân tỏ ra nhàm chán: "Thật sự làm theo phân phó của các trưởng bối sao? Vậy cũng quá nhàm chán."

Đồ Từ từ tốn nói: "Vậy ý của ngươi như nào?"

"Tất nhiên phải giết năm người ngụy đạo kia." Giọng Nhậm Trạc Lân lười nhác, "Nhưng Bùi Lăng kia... Lần này Trọng Minh tông mời rất nhiều tân khách cho hắn, tổ chức khoa trương, các ngươi nói nếu Bùi Lăng thất bại trong gang tấc khi leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, thân tử đạo tiêu, hóa thành Trành Quỷ trên bậc thang máu..."

Nghe vậy, đôi mắt tất cả chân truyền đều sáng lên.

Lúc đang kích động, đột nhiên một con cổ trùng như muỗi vằn bay tới, ong ong lượn lờ bên ngoài trận pháp phòng hộ.

Văn Tượng vẫn không mở miệng chậm rãi nói: "Mời ba vị sư huynh mở ra trận pháp, để cổ trùng của ta đi vào."

"Cổ trùng này là ta sắp xếp ở gần Úc Ly phong ngụy đạo để giám sát, lúc này nó đến đây chắc hẳn những ngụy đạo kia có hành động."

Nghe lời này, Đồ Từ, Nhậm Trạc Lân và Tịch Chiêu Tử đều nhẹ gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, mở ra một cái khe trên trận pháp vừa thiết lập cho cổ trùng bay vào.

Sau khi cổ trùng kia đi vào, lập tức rơi vào trong tay Văn Tượng, nhanh chóng hòa vào trong lòng bàn tay của hắn ta.

Văn Tượng nhắm mắt một lát, cau mày nói: "Năm người ngụy đạo đều rời khỏi Úc Ly phong, nhìn phương hướng là đến động phủ của Bùi Lăng!"

"Ừm?" Đám chân truyền nhìn nhau, đồng thanh nói, "Đi xem một chút!"

Nói xong, đám người đứng dậy thi triển độn thuật, chạy về phía Thúy Lỗi sơn.

...

Thúy Lỗi sơn.

Từng đống đá xinh đẹp chồng chết, cỏ tươi tốt cây rậm rạp.

Vô số tước điểu nghỉ lại, lúc lại gặp dị thú quý hiếm rong chơi.

Năm người Thương Phù Phong hạ xuống trước cửa động phủ, sửa sang lại y quan một lượt rồi cất bước tiến lên, còn chưa kịp đưa bái thiếp, gió tanh mưa máu chợt nổi lên ở chân trời.

Trong giây lát, một đạo độn quang đỏ hồng giao nhau rơi xuống, cỏ cây xung quanh đều thiêu đốt hóa thành tro tàn, giữa cơn gió lạnh mù sương hiện ra bóng dáng chân truyền ba tông Ma môn.

"Cửu Nghi sơn, từ trước đến nay các ngươi tự xưng là danh môn chính đạo, làm sao? Danh môn chính đạo là lén xông vào động phủ chủ nhà, ý đồ xấu xa?" Sau khi hạ xuống, Kê Ngọc Phù lập tức mở miệng chỉ trích, "Ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú!"

Thương Phù Phong khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Chúng ta đến đây gặp Bùi chân truyền thôi, bây giờ chưa gõ cửa, ngươi lại vội vàng đổ đủ loại tội danh xuống như vậy, làm sao? Chúng ta đến đây đã phá hỏng mưu đồ của các ngươi sao?"

Hoắc Phỉ cười lạnh, bọn họ cũng không tin năm người Thương Phù Phong chỉ đến gặp mặt, lập tức cố ý nói: "Nói bậy nói bạ! Ta thấy các ngươi căn bản là ghen ghét Thánh đạo ta xuất hiện lương tài mỹ ngọc như Bùi sư đệ, lấy danh nghĩa gặp mặt để tiến hành ám toán."

"Chỉ sợ là dụng ý khó dò, bị chúng ta vạch trần mới bịa chuyện đến gặp mặt."

"Ngươi nói ai cũng hèn hạ vô sỉ giống Thiên Sinh giáo các ngươi sao?" Sở Vũ Thường cười lạnh, "Hơn nữa, chúng ta ở đây, các ngươi cũng ở đây, nếu chúng ta lòng dạ xấu xa, chẳng lẽ các ngươi trong sạch?"

Chương 1042: Sâu trong Thánh tông (1)

Sầm Thước chậm rãi nói: "Chúng ta và Bùi sư đệ là đồng đạo, nghe nói ngụy môn các ngươi cùng nhau đến đây, sao có thể không đến trợ uy cho Bùi sư đệ?"

"Huống chi ngụy đạo dối trá giống trung lại giống gian, thứ như ác quỷ cũng có thể nói khoác là Dược Tiên Nữ, có thể thấy lòng dạ bẩn thỉu, ý đồ ác độc, chỉ sợ muốn nhân lúc Bùi sư đệ không hề đề phòng bị ra tay giết hại, phá hủy thiên kiêu Thánh đạo ta!"

"Trên yến tiệc tối hôm qua, ngươi còn luôn miệng nói ngươi và Bùi Lăng không quen, vì vậy ngươi đặt Tô Chấn Hòa." Thập Tam hoàng tử cười nhạo, "Bây giờ đảo mắt đã gọi là Bùi sư đệ rồi? Người trong ma đạo đúng là không biết xấu hổ."

"Ngụy đạo..."

Thấy đôi bên đối chọi gay gắt, bầu không khí giương cung bạt kiếm, tình thế đã rất căng thẳng, ngay lúc này cấm chế động phủ Thúy Lỗi sơn đột nhiên chủ động mở ra...

Trong động phủ Thúy Lỗi sơn.

Bùi Lăng mở ra cấm chế, nhanh chân đi ra ngoài.

Trong lòng của hắn dần cảm thấy hơi không đúng, thời gian mười tức cũng đã đến, vì sao pháp y vẫn không có phản ứng?

Là vừa rồi mình không khống chế tốt mức độ, đánh hơi nhiều pháp lực vào đó?

Không có việc gì!

Đợi thêm mười tức!

Dù sao xung quanh Thúy Lỗi sơn không có ai, dù thêm thời gian mười tức, lường trước cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng Bùi Lăng thấy mình trực tiếp rời khỏi động phủ, đối diện là chân truyền tám phái, hai phái phân chia rõ ràng bao quanh cửa lớn động phủ của mình.

"Bùi chân truyền, chúng ta đến đây gặp mặt." Thấy Bùi Lăng đi ra, đám người Thương Phù Phong lập tức chắp tay chào, nói, "Có chỗ làm phiền chân truyền, kính xin rộng lòng tha thứ."

Cùng lúc đó, Đồ Từ cũng trầm giọng nói: "Chúng ta cũng đến gặp mặt Bùi sư đệ, lại không ngờ gặp mấy ngụy đạo này lén la lén lút trước cửa."

Lúc đang nói chuyện, đám người cùng nhau nhìn về phía Bùi Lăng, đã thấy vẻ mặt đối phương bình thản không hề có ý để ý tới bọn họ, trực tiếp đạp không mà đi, bay vào chỗ sâu trong Trọng Minh tông.

Thấy cảnh này, chư vị chân truyền đều khẽ giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, Thiên Sinh giáo Kê Ngọc Phù tỏ ra khó chịu, trầm giọng nói: "Bùi sư đệ, có việc gì lại vội vã như vậy?"

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã thi triển độn thuật đuổi sát theo Bùi Lăng.

Chân truyền Ma môn hơi do dự, cũng rối rít theo sát ở phía sau.

Thấy thế, chân truyền chính đạo đều nhìn về Cửu Nghi sơn Thương Phù Phong. Thương Phù Phong nhướn mày, chợt gật đầu: "Chúng ta cũng đi theo xem."

Thế là, chân truyền tám phái thi triển độn thuật đuổi theo sau lưng Bùi Lăng, một đường đông đúc.

...

Dãy núi xanh biếc sắp kết thúc, mây mù ở vùng núi xung quanh dần đậm đặc, địa hình cũng từ núi nước ấm mềm trước đó trở nên gập ghềnh hiểm trở.

Đủ loại kỳ trân dị thú đi ngang qua cũng bị đủ loại thi khôi, khô lâu, oan hồn thay thế.

Thấy thời gian hai mươi tức đã sớm qua, mình vẫn đang không ngừng phi độn về phương hướng xa lạ, cuối cùng Bùi Lăng đã nhận ra điều không ổn, pháp y mất linh!

Pháp bảo do hệ thống uỷ thác luyện chế cũng có lúc xảy ra vấn đề!

Đệt!

Làm sao bây giờ?

Trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, hiện tại hệ thống uỷ thác 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 , đưa tặng miễn phí lô đỉnh, chút nữa trực tiếp ép buộc một vị đệ tử nào đó trong tông làm lô đỉnh thì làm sao bây giờ??

Đang nghĩ ngợi, sau lưng lại có tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến.

"Bùi sư đệ, nhìn vẻ mặt trước khi ngươi xuất phát vội vàng như thế, đã gặp phải việc gì sao?"

"Bùi sư đệ, tất cả mọi người là đồng đạo, nếu có việc khó, ngu huynh có thể giúp một tay."

"Bùi sư đệ, nhiều đồng đạo đến gặp mặt như vậy, ngươi cũng không chào hỏi một câu đã đi, có phải không thích hợp hay không?"

Nghe đám chân truyền Ma môn nói chuyện, trong lòng Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào.

Hắn tiếp tục bay về phía trước, không hề để ý chư vị chân truyền ma đạo đã đi theo sau lưng mình.

Ngay lúc hắn cho rằng tình huống đã đủ tồi tệ, sau lưng lại có tiếng nói truyền đến: "Bùi chân truyền, chúng ta cố ý đến đây gặp mặt, không biết chân truyền không nói một lời nghênh ngang rời đi là cần làm chuyện gì?"

"Kính xin Bùi chân truyền đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ cảm thấy tu vi chân truyền cao thâm, muốn ngồi đàm đạo cùng chân truyền."

"Hình như bây giờ chân truyền có việc trong người, có thể cho một thời gian chính xác, chúng ta lại đến nhà bái phỏng hay không?"

Đây là giọng của chân truyền đệ tử chính đạo, năm vị chân truyền chính đạo cũng đi theo!

Lần này xong đời!

Chờ chút!

Hắn đột nhiên hiểu ra, bây giờ mình đã là chân truyền Thánh tông, sắp chính vị Thánh Tử, hơi phạm chút sai lầm cũng có Lệ thị bảo vệ hắn không có việc gì.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn nghĩ đến nhanh chóng xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn gì đó, cắt ngang hệ thống ủy thác với hắn...

Lúc này, thấy Bùi Lăng không đồng ý cũng không từ chối, càng không giải thích, chân truyền tám phái cũng không biết Bùi Lăng có ý gì.

Một phương Ma môn tiếp tục theo sát phía sau, thấy tình hình này, mặc dù năm người chính đạo không hiểu ra sao nhưng cũng tiếp tục đi theo sau.

Thế là, chân truyền chín phái tề tụ, lấy Bùi Lăng cầm đầu bay đến nơi nào đó trong tông môn.

...

Chương 1043: Sâu trong Thánh tông (2)

Sâu trong Trọng Minh tông.

Một tòa sơn cốc mây che sương quấn.

Cỏ cây trong cốc xanh tươi, nhưng chính giữa sơn cốc có một hồ nước bằng phẳng như mặt kính, xung quanh và trong hồ lại không có một ngọn cỏ nào.

Trên mặt hồ, hình bóng lay động chiếu rọi ra một ngọn núi độc lâu.

Trên đỉnh núi, một bóng dáng xinh đẹp quyến rũ đang ngồi xếp bằng, pháp lực lưu chuyển quanh người sôi trào mãnh liệt, lại đang thổ nạp.

"Bộp, bộp, bộp..."

Tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh trong cốc.

Mấy tộc nhân Tô thị đi vào trong cốc, đến ven hồ khom mình hành lễ: "Phu nhân, lần trước đã nói xong năm ngàn thượng phẩm đồng nam đồng nữ, cuối cùng đã chuẩn bị ổn thỏa một nhóm, đặc biệt đưa tới đây."

Vừa dứt lời, cái bóng Tư Hồng Khuynh Yến ở bên trong lập tức mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị liền biến mất, tâm niệm vừa động, ngọn núi độc lâu lập tức xảy ra sự thay đổi, chuyển thành một tòa đại sảnh vàng son lộng lẫy.

Nàng ngồi phía trên đại sảnh, hai bên là thị nữ quần áo xinh đẹp chen chúc, chỉ nghe một giọng nói mềm mại đáng yêu tận xương bình tĩnh phân phó: "Đều đưa vào."

"Vâng." Nghe nói như thế, tộc nhân Tô thị lập tức bước một bước vào trong hồ.

Ngay sau đó, không gian xung quanh chấn động, cảnh vật trước mắt biến ảo, chẳng mấy chốc đã hiện ra một hành lang xa hoa.

Một đầu hành lang đen kịt, dường như chỉ là hư vô.

Một đầu khác thì sáng đèn, mơ hồ soi sáng ra một căn phòng xinh đẹp, có rất nhiều thị nữ xinh đẹp khoanh tay đứng hầu, tràn đầy tình ý.

Nhưng tộc nhân Tô thị không chút do dự, đi thẳng đến một đầu đen kịt.

Sau khi đi vào trong bóng tối, trong chốc lát năm giác quan của bọn họ đột nhiên mất, sự sợ hãi như bản năng, điên cuồng sinh sôi.

Cũng may không lâu sau, trước mắt rộng mở trong sáng, cũng đã tiến vào trong đại sảnh vàng son lộng lẫy đã thấy trên mặt hồ.

Chỉ là, giữa vị trí của bọn họ và Tư Hồng Khuynh Yến lại có một tấm bình phong giao tiêu ngăn cách, xuyên qua bình phong thêu Quỷ Ảnh trùng điệp, chỉ có thể thấy vị bóng hình xinh đẹp của vị Tông Chủ phu nhân này.

Tộc nhân Tô thị lấy lại bình tĩnh, lấy ra một quả cầu thủy tinh từ trong ngực.

Quả cầu thủy tinh này chỉ có kích cỡ trứng gà, bên trong đầy điểm đen trôi nổi lơ lửng.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện những điểm đen này rõ ràng là từng đồng nam đồng nữ hai ba tuổi, thậm chí rất nhiều đứa mới tập tễnh học đi. Quần áo bọn họ sang hèn không đồng nhất, có người mặc đẹp đẽ, cũng có người ăn mặc rách rưới, điểm duy nhất giống nhau là những hài tử này đều mặt mày thanh tú, màu da trắng nõn, chỉ nhìn bề ngoài cũng cảm thấy linh tú chất chứa.

Sau tấm bình phong, Tư Hồng Khuynh Yến vẫy tay hút quả cầu thủy tinh cầu vào lòng bàn tay, đánh giá vài lần lộ ra vẻ hài lòng.

Năm ngàn đồng nam đồng nữ này đều có phẩm chất rất không tệ.

Lấy hồn phách và tinh huyết của bọn họ, cũng gần đủ để mình tu thành môn thần thông 【 Tà Kỳ Huyết Chỉ 】 này.

Nhục thân còn lại cũng có thể chăn nuôi trong vòng Quỷ thú của mình.

Tư Hồng Khuynh Yến nhẹ gật đầu, giao quả cầu thủy tinh cho thị nữ bên cạnh, phân phó: "Cầm đi thu thập một chút."

Đám thị nữ cùng nhau uốn gối thi lễ, nói: "Vâng."

Chợt nối đuôi nhau đi ra ngoài, sau đó dựa theo yêu cầu thần thông mà nàng tu luyện, xử trí những đồng nam đồng nữ này.

Tư Hồng Khuynh Yến quay đầu, lúc này mới nói với tộc nhân Tô thị đứng bên ngoài bình phong: "Không sai, làm phiền chư vị."

Tộc nhân Tô thị mỉm cười chắp tay: "Khí thế của phu nhân càng hơn trước kia, chắc hẳn những ngày qua đạo hạnh lại có tinh tiến, quả thật là chuyện may mắn của tông ta."

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, vẻ mặt thản nhiên, trong lòng nàng thầm khinh thường, Tô thị thật sự phế vật, mình cũng đã nói thẳng ra toàn bộ tình huống của Bùi Lăng, kết quả cuối cùng vẫn bị đánh tơi bời, trơ mắt nhìn Bùi Lăng giẫm lên thanh danh của bọn họ để thượng vị.

Đương nhiên, Tông Chủ Tô Ly Kinh này cũng không khá hơn chút nào.

Đường đường là Tông Chủ tự ra tay với tiểu bối Kết Đan kỳ, lại không công mà lui.

Thế nhưng, đây cũng là Bùi Lăng kia có vận khí tốt, nếu đối phương tranh đoạt vị trí Thánh Tử với tử đệ đích hệ Tư Hồng thị, sau đó Tư Hồng thị đến mời nàng ra tay... Ha ha ha! Đối phó một Kết Đan nho nhỏ, nàng cũng không sấm to mưa nhỏ giống Tông Chủ, không dưng lại mất mặt xấu hổ.

Nói thẳng ra, nếu Bùi Lăng gặp nàng chỉ có hai con đường: Một là làm việc cho nàng!

Hai là nhất định phải chết!

Lúc suy nghĩ thay đổi, Tư Hồng Khuynh Yến lười biếng hỏi: "Còn có một vạn cân máu hung thú Thanh Yếu, không biết Tô Thiên Nhai dự định lúc nào đưa tới?"

Tộc nhân Tô thị nghe vậy cười khan vài tiếng, chợt nói: "Phu nhân yên tâm, gia chủ đang chuẩn bị, trong mấy ngày nay sẽ đưa cho phu nhân."

Trong lòng hắn ta than thở một tiếng, lần này gia chủ một mạch Tô thị thua thiệt lớn!

Hiện tại phải thanh toán từng khoản đắt đỏ cho Tông Chủ, Tông Chủ phu nhân, Lệ thị và Bùi Lăng.

Quan trọng nhất là, Tô Chấn Hòa tranh đoạt vị trí Thánh Tử thất bại, hình như lần này Tô thị vất vả vừa đi vừa về hối hả, cố gắng trả giá như vậy lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng!

Chương 1044: Phần đưa tặng khó thở

Nghĩ tới đây, tộc nhân Tô thị cũng cảm thấy trong lòng buồn bực đau đớn.

Vào lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên nhẹ nhàng "A" một tiếng, nàng phát hiện Bùi Lăng dẫn theo chân truyền tám phái, đã tiến vào tòa sơn cốc này của mình.

Hàng lông mày kẻ đen cau lại, nàng nhanh chóng suy nghĩ trong lòng.

Nếu chỉ một mình Bùi Lăng tới cầu kiến, vậy dù đối phương đã là chân truyền, nàng cũng không thèm để ý.

Bởi vì đây không phải chân truyền Tư Hồng thị, cần gì lãng phí thời gian của mình?

Nhưng hiện tại đối phương dẫn theo chân truyền tám phái đến đây...

Chân truyền chín phái đều tới, chẳng lẽ lại là việc quan trọng liên quan đến chín môn phái lớn?

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức phân phó: "Các ngươi lui ra, bản cung có khách đến."

Tộc nhân Tô thị vội vàng đồng ý, khom người cáo lui.

...

Trong sơn thủy, bóng người lay động lướt qua.

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, hắn thấy phía trước xuất hiện một sơn cốc.

Lúc đầu tòa sơn cốc này cỏ cây sum suê, tất cả như thường.

Nhưng càng đi vào trong, lúc thấy một hồ nước cực lớn, rõ ràng nó có hơi nước dồi dào, trong veo thấy đáy, lại không có một ngọn cỏ nào.

Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn hạ xuống ven hồ.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, đây là chỗ nào?

Trước kia hắn chưa từng tới đây.

Lúc này, chân truyền tám phái cũng chạy tới, hạ xuống ở sau lưng hắn.

"Trông nơi này có vẻ gió êm sóng lặng, thật ra cấm chế trùng điệp, ác ý khắp nơi." Sầm Thước khẽ nhíu mày, "Chắc nơi này là khu vực quan trọng của Trọng Minh tông..."

Thương Phù Phong trầm ngâm: "Bùi chân truyền tới đây chắc có chuyện quan trọng, chúng ta cùng đi theo hình như không ổn thỏa lắm?"

"Không đâu!" Tuyệt Tâm Tử rất chắc chắn nói, "Cho tới nay đều không có trưởng bối mở miệng để chúng ta rời đi, có thể thấy đi theo Bùi Lăng cũng không có vấn đề gì."

Còn chưa nói hết câu, hồ nước trước mặt đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng, trong gợn sóng xuất hiện một tòa đại sảnh xa hoa mơ hồ không rõ, chỉ truyền ra một giọng nữ tử mềm mại uyển chuyển: "Tất cả vào đi."

Bùi Lăng không hề do dự, trực tiếp bước vào trong gợn sóng, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thấy cảnh này, Tuyệt Tâm Tử lập tức cười nói: "Đi, cùng đi nhìn xem."

Lúc đang nói chuyện, nàng và Tịch Chiêu Tử dẫn đầu đi vào bên trong, chân truyền Ma môn khác cũng rối rít đuổi theo.

Năm người chính đạo nhìn nhau một chút, đều nhẹ gật đầu.

Chỗ mà tặc tử Ma môn dám đi, chính đạo bọn họ cũng không thể tụt lại!

Thế là, Thương Phù Phong trầm giọng nói: "Đi vào!"

Năm người chợt nối đuôi nhau mà vào.

Tất cả chân truyền vào bên trong, đại trận lập tức phong bế, ngăn cản toàn bộ thần niệm cảm giác ở bên ngoài.

Một hành lang xa hoa, một bên tối tăm, một bên sáng tỏ.

Sau khi Bùi Lăng xuất hiện không hề do dự đi thẳng đến hắc ám.

Chân truyền tám phái không hiểu ra sao, theo bản năng đi theo sau lưng hắn.

Đúng vào lúc này, mấy tu sĩ quần áo xinh đẹp đi ra từ trong hắc ám, hình dáng tướng mạo khác nhau, già trẻ đều có, bên hông đều treo một miếng ngọc bội điêu khắc ba chữ vân triện "Chẩm Thạch Tô".

Tộc nhân Tô thị cáo lui, vừa vặn gặp đám người Bùi Lăng đi tới từ phía đối diện.

Sau khi nhìn rõ Bùi Lăng, tộc nhân Tô thị ngẩn ngơ, hơi suy nghĩ lập tức hỏi: "Bùi chân truyền tìm đến phu nhân, không biết cần làm chuyện gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, phu nhân?

Tông Chủ phu nhân!

Hệ thống đưa tặng lô đỉnh cho hắn, lại là Tông Chủ phu nhân???

Mẹ nó!

Trong lòng vừa hoảng vừa sợ, Bùi Lăng lại nhìn cũng chưa từng nhìn tộc nhân Tô thị lấy một cái, trực tiếp sải bước đi ngang qua bên cạnh đối phương.

Chân truyền tám phái cũng ngạc nhiên, còn tưởng Bùi Lăng tới chỗ này có chuyện gì, hóa ra là tới gặp Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông.

Thế nhưng, Tông Chủ phu nhân đã cho bọn họ vào, nghĩ đến cũng cố ý tiếp đón một phen...

Nghĩ đến đây, chân truyền tám phái nhìn cũng chưa từng nhìn tộc nhân Tô thị một chút, nghênh ngang đi qua từ bên cạnh bọn họ.

Nhìn tình cảnh này, tộc nhân Tô thị nhướn mày, Bùi Lăng này thật sự quá ngông cuồng!

Thế nhưng, hiện tại Tông Chủ phu nhân đã hạ lệnh trục khách với bọn họ, bọn họ cũng không dám ở lại nơi này, chỉ có thể căm giận rời đi.

Ngay lúc tộc nhân Tô thị rời khỏi hồ nước, Bùi Lăng dẫn theo chân truyền tám phái, xuyên qua hắc ám, tiến vào một đại sảnh xinh đẹp trang nhã.

Đại sảnh này rất cao lớn rộng rãi, chỉ là vừa đi vào đã có một bình phong giao tiêu cao cả trượng chặn đường đi của đám người, cũng che đậy một phần tầm mắt.

Giọng Tông Chủ phu nhân mềm mại đáng yêu vang lên từ sau tấm bình phong, mang theo chút lười biếng tùy ý: "Bùi Lăng tiến vào đáp lời, những người khác tạm thời dừng bước."

Nghe vậy, chân truyền tám phái lập tức dừng bước.

Nơi này là địa bàn Trọng Minh tông, Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông ra lệnh, tất nhiên bọn họ không dám thất lễ.

Bùi Lăng mặt không biểu tình không ngừng bước, nhanh chóng vòng qua bình phong, đi vào bên trong.

Đi vòng qua bình phong, chỉ thấy trong tầm mắt một mảnh vàng son lộng lẫy.

Trên thềm son đặt một bảo tọa.

Bảo tọa kia nạm vàng khảm ngọc, xa hoa mà rộng rãi, phía trên còn có rèm lụa rủ xuống, hiện tại lấy ngọc câu vén lên.

Chương 1045: Đầu người làm hạ lễ (1)

Tư Hồng Khuynh Yến váy đỏ như lửa, trang sức vàng ròng, thái độ thanh thản ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, mày ngài đen nhánh, dáng đẹp mặt xinh, cầm trong tay một cây quạt tròn sa mỏng, lúc này quạt tròn khẽ giơ lên che khuất nửa khuôn mặt.

Nhưng sa mỏng sáng long lanh, thoạt nhìn chỉ cảm thấy khuôn mặt quyến rũ ngọt ngào, nhất là đôi môi tươi tắn như máu như đỏ thắm, dù cách quạt tròn cũng vô cùng tươi đẹp như sự cám dỗ không lời, càng lộ rõ sự quyến rũ tận xương.

Tựa mẫu đơn như ngày xuân nở độ đẹp nhất, ung dung hoa quý, đầy quyến rũ.

Lúc này, đôi mắt sáng ngời của nàng cụp xuống, nhìn về phía Bùi Lăng đang đứng bên dưới, môi son khép mở, nghi ngờ hỏi: "Bùi Lăng, chuyện gì?"

Bùi Lăng vô cùng sốt ruột... Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, lô đỉnh mà hệ thống muốn đưa tặng là Tông Chủ phu nhân!

Đúng, hệ thống căn bản không quan tâm hắn có tu vi thực lực gì, dù sao muốn đưa chỉ đưa tốt nhất.

Hiện tại trong Trọng Minh tông này, còn có ai là lô đỉnh tốt hơn Tông Chủ phu nhân?

ĐM hệ thống thiểu năng!

Đệt!

Hiện tại hắn chỉ hy vọng Tông Chủ phu nhân lập tức một bàn tay vỗ bay mình ra ngoài, cứ thế cắt ngang hệ thống uỷ thác, tất cả còn kịp!

Nếu không chút nữa chờ hệ thống chạm vào đối phương, "đưa tặng" lô đỉnh thành công, dù đối phương vỗ chết hắn, cũng không thể cắt ngang hệ thống uỷ thác!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã thấy hệ thống điều khiển thân thể mình mở ra túi trữ vật, lấy ra một viên Thiên Thương Lệ màu xanh biếc từ đó.

Đây là viên Thiên Thương Lệ mang kịch độc trong số ba viên mà sư tôn Dược Dạ Thư cho hắn.

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy hệ thống ném viên Thiên Thương Lệ kịch độc này về phía Tông Chủ phu nhân.

Tư Hồng Khuynh Yến thấy Bùi Lăng không nói một lời ném một món bảo vật về phía mình, lập tức cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy tay ra đỡ.

Về sau, nàng chuyển ánh mắt qua đánh giá vật trong tay.

Đây là... Một giọt nước mắt?

Là Thiên Thương Lệ!

Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên kịp phản ứng, đã thấy Thiên Thương Lệ hoàn toàn hòa tan trong lòng bàn tay mình, trong nháy mắt toàn bộ cánh tay nàng đều hóa thành màu xanh.

Hơn nữa, kịch độc còn đang nhanh chóng lan tràn tiếp tục ăn mòn trong cơ thể nàng.

Sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến thay đổi, vội vàng vận chuyển công pháp chống cự kịch độc.

Nhưng rất nhanh nàng phát hiện tu vi mênh mông chứa trong viên Thiên Thương Lệ này không thua kém nàng chút nào!

Nàng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống lại kịch độc trong giọt Thiên Thương Lệ này.

Trong chốc lát, Tư Hồng Khuynh Yến duy trì tư thế vừa đỡ được Thiên Thương Lệ, không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, nhanh chân đi về phía nàng...

Giữa núi lớn trùng điệp, âm phong từng cơn, quỷ khóc mơ hồ.

Một bộ thi khôi khổng lồ lăng không phi độn.

Tô Chấn Hòa vẻ mặt u ám ngồi xếp bằng trên thi khôi.

Lúc này hắn ta đang chạy về điểm Truyền Tống Trận tiếp theo để đến Vạn Hủy hải.

Trải qua sự tức giận, khó xử, ghen ghét, hận thù ban đầu... Lúc này, mặc dù trong lòng Tô Chấn Hòa vẫn không tốt, lại đã dần tỉnh táo.

Hắn ta âm thầm suy nghĩ, lần này mình đi phường thị Vạn Hủy hải, trước tiên dốc lòng tu luyện ba năm, ngưng ra Tiên Anh trung phẩm.

Sau đó một lòng một dạ tu luyện.

Sau khi Bùi Lăng chính vị Thánh Tử, chẳng những không có Lệ thị ủng hộ, ngược lại còn phải bị đề phòng và chèn ép. Như thế, dù là tốc độ tu luyện hay tài nguyên căn cơ, chắc chắn cũng không sánh bằng mình.

Đúng vậy, con đường tu hành dài dằng dặc, thành bại nhất thời, không tính là gì.

Hắn ta là đích tử Tô thị, dù cho không được làm Thánh Tử, tương lai vẫn tiền đồ vô hạn.

Mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sau, có lẽ Bùi Lăng còn dừng ở Nguyên Anh kỳ, còn hắn ta đã đi vào cảnh giới càng cao hơn!

Lúc đó...

Đang nghĩ ngợi, Tô Chấn Hòa đột nhiên nhận ra cái gì đó, đè lại thi khôi độn quang, trầm giọng quát: "Ai?! Đi ra!"

Ngay sau đó, tiếng cười âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng.

Theo tiếng cười, sương mù đen lạnh băng lặng yên tràn ngập, vô số U Hồn thị nữ hiện ra giữa không trung, bao bọc vây quanh nó.

Ngay phía trước đường đi của Tô Chấn Hòa, một bóng dáng yểu điệu chậm rãi đi ra giữa hư không, đứng lơ lửng trên không.

Lệ Liệp Nguyệt váy đen uốn lượn, phù văn trên mi tâm như máu, mặt hoa da phấn, dáng ngọc thướt tha, bình tĩnh nhìn hắn ta.

Con ngươi Tô Chấn Hòa đột nhiên co rụt lại, là Lệ Liệp Nguyệt!

Thế nhưng, Lệ Liệp Nguyệt đến tìm hắn ta là muốn làm gì?

Hắn ta và Bùi Lăng tranh đoạt vị trí Thánh Tử, nhưng bây giờ thắng bại đã định, mình đã bị lưu vong phường thị Vạn Hủy hải.

Có lẽ Bùi Lăng còn muốn tiếp tục trả thù hắn ta, nhưng Lệ thị tuyệt đối không thể đuổi tận giết tuyệt như thế!

Bởi vì cái này không phù hợp với lợi ích của Lệ thị.

Hiện tại hắn ta đã không có bất cứ uy hiếp gì với Lệ thị, tiếp tục ra tay với hắn ta, Lệ thị không có bất kỳ chỗ tốt nào.

Về phần Bùi Lăng... Chỉ là một công cụ mà Lệ thị dùng để tranh đoạt vị trí Thánh Tử mà thôi, sao có thể mời được Thánh Nữ ra tay?

Nghĩ đến đây, Tô Chấn Hòa nhanh chóng bình tĩnh lại, trước tiên thi lễ với Lệ Liệp Nguyệt, sau đó nói: "Không biết Thánh Nữ đến đây có gì phân phó?"

Chương 1046: Đầu người làm hạ lễ (2)

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Tô Chấn Hòa còn có di ngôn gì không?"

Di ngôn?!

Tô Chấn Hòa thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: "Thánh Nữ đừng đùa kiểu này, hiện tại ta đã thất bại, đuổi tận giết tuyệt có ý nghĩa gì với Lệ thị? Huống hồ ta vẫn là đích tử Tô thị, Tô thị truy cứu tới, tất nhiên Lệ thị cũng phải trả giá nặng nề vì vậy..."

Nhưng không đợi hắn ta nói xong, Lệ Liệp Nguyệt lắc đầu nói: "Xem ra không có di ngôn."

Nói xong nàng trực tiếp ra tay.

Oanh!!!

Chiến đấu lập tức kết thúc!

Ngay từ lúc Lệ Liệp Nguyệt Kết Đan đỉnh phong, Tô Chấn Hòa đã không phải đối thủ của nàng.

Hiện tại, tu vi của Lệ Liệp Nguyệt đã là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, sắp đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ một chiêu đã trực tiếp giết chết Tô Chấn Hòa!

Ngay sau đó, nàng đưa tay đánh một chiêu, cách không hút toàn bộ dụng cụ trữ vật của Tô Chấn Hòa vào trong tay, hủy đi toàn bộ thi khôi chết thay ở bên trong, sau đó rút ra hồn phách Tô Chấn Hòa, trong tiếng kêu to chửi mắng cuồng loạn của đối phương, cứng rắn luyện chết hắn ta.

Cuối cùng chặt đầu Tô Chấn Hòa, đặt hắn ta vào một cái hộp gấm vẻ ngoài xa hoa.

Chờ sau khi Bùi sư đệ chính vị Thánh Tử, đây là hạ lễ mà nàng đưa cho Bùi sư đệ.

Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt vung váy dài một cái: "Hồi tông."

Vừa nói hết câu, nàng và một đám U Hồn thị nữ biến mất không còn tăm tích.

...

Trong đại sảnh bên dưới hồ nước.

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng sợ hãi, chỉ có điều hắn đi thẳng đến trước mặt Tông Chủ phu nhân, áo bào hai người đụng vào nhau, đã thấy Tư Hồng Khuynh Yến không có chút phản ứng nào.

Cái này... Thiên Thương Lệ áp chế Tông Chủ phu nhân?

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ nhiều, hệ thống đã thao túng tay trái của hắn đặt trên vai Tông Chủ phu nhân, tay phải thì đưa về phía vạt áo của đối phương.

"Leng keng! Đưa tặng lô đỉnh thành công, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Xoẹt!

Bị hệ thống điều khiển, hai tay Bùi Lăng vừa dùng lực lập tức xé rách váy áo Tông Chủ phu nhân.

Đệt!

Mau dừng lại!

Đây là Tông Chủ phu nhân! Thánh Nữ đời trước! Nữ nhi Tư Hồng thị!

Động vào đối phương, toàn bộ Trọng Minh tông sẽ không bỏ qua cho hắn!

Thậm chí Cửu A Lệ thị cũng không gánh nổi hắn!

Nhưng hệ thống lại hoàn toàn không để ý tới những điều này, "xoẹt", "xoẹt" mấy lần, đã xé váy sam Tông Chủ phu nhân thành từng mảnh, áo bào vốn hoa lệ phức tạp lập tức rách tung toé, da thịt tuyết trắng muốn che còn lộ như ẩn như hiện.

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến đang một lòng một ý đối kháng với kịch độc Thiên Thương Lệ, thấy Bùi Lăng bước tới gần, nàng lập tức có dự cảm không tốt, chợt thấy đối phương trực tiếp bắt đầu xé váy áo của nàng!

Sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến thay đổi, nàng cực lực muốn phản kháng nhưng dưới tác dụng của kịch độc Thiên Thương Lệ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đưa tay xé rách áo bào trên người nàng!

Khốn kiếp!!!

Trong đôi mắt đẹp của Tư Hồng Khuynh Yến tràn đầy lửa giận, Bùi Lăng này lại cả gan làm loạn như thế, thậm chí dám ám toán cả nàng!

Lúc trước đối phương ra tay với Giám Sát điện chủ ngay trước mặt mọi người trong Thi Đấu Ngoại Môn, nàng còn tưởng đối phương đoán được Giám Sát điện chủ sẽ không giết mình, vì vậy không sợ hãi.

Nhưng không ngờ hôm nay đối phương lại dám can đảm trực tiếp tới vũ nhục nàng!

Hơn nữa, còn cố ý mang theo chân truyền tám phái khác tới vây xem!

Lần trước gặp mặt đối phương, rõ ràng đối phương còn cung kính ở trước mặt nàng, không dám lỗ mãng chút nào.

Chờ chút!

Trước đó Tông Chủ từng ra tay với Bùi Lăng...

Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên kịp phản ứng, Bùi Lăng đang trả thù Tô Ly Kinh!

Hơn, còn không phân xanh đỏ đen trắng trả thù đến trên đầu nàng!

Thật sự lẽ nào lại như vậy!

Bây giờ tu vi kẻ này còn chưa đến cả Nguyên Anh, đã dám coi trời bằng vung như thế, cho dù là tổ sư khai tông năm đó, e rằng cũng có thiếu sót!

Vừa nghĩ tới mình đường đường là Tông Chủ phu nhân, lại bị đệ tử tiểu bối khinh bạc phi lễ như thế, hơn nữa bên ngoài bình phong còn có chân truyền tám phái ở đây, Tư Hồng Khuynh Yến muốn không để ý kịch độc trong cơ thể, trực tiếp một chưởng đánh chết đối phương!

Nhưng nàng nhanh chóng nhịn được sự xúc động này...

Bùi Lăng còn có cả Thiên Thương Lệ, chắc chắn cũng có đủ loại thủ đoạn giữ mệnh khác mà Lệ thị cho.

Hiện tại tất cả tu vi của nàng đều bị Thiên Thương Lệ kiềm chế, căn bản không sử dụng được bao nhiêu lực lượng, chỉ cần không thể một kích hoàn toàn diệt sát đối phương, tất nhiên sẽ kịch độc công tâm, tiếp theo người chết là nàng!

Quan trọng nhất là, căn cứ vào tình báo của Tư Hồng thị, Bùi Lăng này cảm thấy hứng thú với nữ thi hơn người sống.

Dù nàng bỏ mình ngay tại chỗ, vẫn không trốn thoát kết cục bị đối phương vũ nhục!

Nghĩ tới đây, Tông Chủ phu nhân vô cùng xấu hổ giận dữ, trong lòng âm thầm dự định, chỉ cần vừa khống chế lại kịch độc, nàng muốn lập tức rút hồn luyện phách, diệt sát tặc tử này gần như không còn!

Vào lúc này, Bùi Lăng rất thô bạo đẩy ngã nàng trên bảo tọa rộng rãi, sau đó nghiêng người đè xuống...

Đôi mắt đẹp của Tông Chủ phu nhân trợn to, cho đến khi bị ép nằm ngửa trên bảo tọa vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thể tin nổi.

Chương 1047: 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】

Lúc này váy áo của nàng rách nát, áo bào đỏ hồng như máu bị xé thành rách rưới, căn bản không thể tiếp tục che đậy thân thể, đường cong cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp muốn che còn lộ.

Chỉ thấy gò bồng đảo cao thẳng, eo nhỏ nhắn như liễu, bắp đùi tròn trịa thẳng mạnh mẽ.

Gò bồng đảo trắng nõn mềm mại như dương chi bạch ngọc, dưới ánh hồn hỏa chiếu sáng rực rỡ huy hoàng ở xung quanh, cùng vải áo huyết sắc tôn lên lẫn nhau, đỏ và trắng càng khiến huyết mạch của người ta sôi sục.

Bởi vì còn đang vận công ép độc, nàng căn bản không làm được hành động mạnh gì, sau khi nằm xuống, ngoại trừ nhìn chằm chằm Bùi Lăng, thậm chí còn không có cả sức để đứng dậy, chỉ có thể vô lực xụi lơ trong khuỷu tay Bùi Lăng.

Trong lòng nàng vô cùng tức giận, dù tiếp theo Bùi Lăng có trở thành Thánh Tử hay không, nàng nhất định phải khiến đối phương chết!

Không!

Chết quá dễ dàng cho đối phương!

Đợi nàng khôi phục lại, nàng nhất định phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, tra tấn đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong!

Nàng muốn lột bỏ cả bộ da của đối phương, dùng Vạn Mộc Hồi Xuân Đan kéo dài mạng sống của đối phương, lại lấy cổ trùng thích ăn não người cắm vào trong huyết nhục của đối phương!

Nàng muốn rút hồn phách đối phương ra ném vào Phệ Hồn quật, luyện trọn vẹn một ngàn năm!

Còn có tất cả sinh linh bên người đối phương...

Không, toàn bộ một mạch Kiêm Tang đều phải chết!

Nàng còn muốn...

Còn chưa suy nghĩ xong, nàng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn.

Trong nháy mắt, Tông Chủ phu nhân rơi vào ngây ngốc.

Vừa rồi trong lòng tràn đầy suy nghĩ hận không thể băm vằm Bùi Lăng, rút hồn luyện phách đều bị cảm giác đau đớn đột ngột đánh bể tan tành, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng.

Hồn hỏa không gió tự lắc lư, chiếu rọi bóng dáng xếp chồng của hai người càng thêm lộn xộn.

Kim Linh trên mắt cá chân tuyết trắng không ngừng vang lên theo động tác của chủ nhân, phát ra từng tiếng trong trẻo nhỏ vụn, mũi chân dần căng cứng, cuộn lại.

Chẳng mấy chốc cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái như dâng lên từ chỗ sâu trong hồn phách, khiến người ta không nhịn được say mê trong đó.

Bảo tọa Cửu Luyện Huyền Tinh làm bằng sắt rộng lớn nặng nề không hề lay động, chỉ có động tác Bùi Lăng của mang theo tiếng gió, cốt trâm trên búi tóc của Tông Chủ phu nhân đập từng cái lên trên bảo tọa, phát ra tiếng động dày đặc mà có tiết tấu.

Chẳng mấy chốc một cây cốt trâm không chịu nổi gánh nặng, trượt ra từ giữa mái tóc đen, rơi xuống.

Thay vào đó, tóc mai Tông Chủ phu nhân bay múa, lúc bay lúc rơi, trải đầy trên bảo tọa.

Trong mắt Tông Chủ phu nhân lóe lên vẻ mê man nhưng kịch độc ăn mòn nhanh chóng khiến nàng lấy lại tinh thần, nàng vội vàng nghiêm túc đối phó với Thiên Thương Lệ. Mặc dù phương thế giới này có rất nhiều cách phục sinh, lấy thân phận của nàng cũng không khó đạt được. Nhưng tình huống của Thiên Thương Lệ đặc thù, loại kịch độc này không chỉ nhằm vào nhục thân, còn có thể ăn mòn thần hồn và chân linh!

Thủ đoạn cải tử hồi sinh bình thường căn bản không có tác dụng.

Hơn nữa, dù có tác dụng, nàng nhiều năm khổ tu cũng hóa thành hư không!

Nếu hiện tại độc phát thân vong, lấy sở thích của Bùi Lăng chắc chắn sẽ tiếp tục vũ nhục thân thể nàng. Đến lúc đó, cho dù mình có thể khởi tử hồi sinh nhưng không có tu vi, tất nhiên phải đối mặt với sự vũ nhục càng không chút kiêng dè của Bùi Lăng!

Tỉnh táo... Tỉnh táo... Tông Chủ phu nhân không ngừng khuyên bảo mình ở trong lòng, lấy tu vi thực lực của mình, chỉ cần lại thêm chút thời gian có thể khống chế lại kịch độc lan tràn.

Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, Bùi Lăng không ngừng xung kích như đang vận chuyển một loại công pháp bá đạo quỷ dị.

Cả người nàng, thậm chí pháp lực quanh người và cả hồn phách đều sung sướng đến không kiềm chế được, dường như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, cứ như bồng bềnh trên đám mây, hiện tại căn bản không thể tập trung tinh thần!

Hơn nữa, điều càng tồi tệ hơn là, công pháp của đối phương có hiệu quả rất mạnh!

Nàng khó khăn lắm mới ngưng tụ được chút pháp lực để phong ấn kịch độc, ngay sau đó lại bị đối phương lấy mất hơn phân nửa...

Không!

Không chỉ lấy mất!

Loại tu vi tâm tính này của nàng cũng muốn đắm chìm vào trong đó, dường như cam lòng sa đọa vui thích, không muốn tỉnh lại trong cảm giác sung sướng... Đối phương muốn luyện nàng thành lô đỉnh!

Nhận ra được điều ấy, cho dù Tư Hồng Khuynh Yến có tu vi cực cao, là Tông Chủ phu nhân cao quý, lúc này trong lòng cũng không nhịn được hơi bối rối.

Dưới tình huống bình thường, lấy tu vi thực lực của nàng căn bản không cần lo lắng loại vấn đề này.

Nhưng bây giờ không giống, hiện tại lực lượng toàn thân nàng đều bị kịch độc Thiên Thương Lệ kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ung dung không vội luyện chế mình.

Hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng đối phương chỉ là tu vi Kết Đan, cách vận chuyển công pháp lại hoàn mỹ đến cực hạn, không có kẽ hở đến mức ngay cả nàng cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở gì.

Cứ tiếp tục như vậy, dù Tư Hồng Khuynh Yến có tu vi cao hơn đối phương bao nhiêu, cũng không thể kháng cự Bùi Lăng!

Chương 1048: Hành động đáng sợ! (1)

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến cũng không quan tâm bên ngoài bình phong còn có chân truyền đệ tử tám phái đứng đó.

Dù sao sau khi ổn định Thiên Thương Lệ, tất cả những người kia đều là người chết!

Lúc này nàng dùng hết sức lực, yếu ớt ngăn cản: "Dừng, dừng tay... A..."

Không phải nàng không muốn truyền âm cho Bùi Lăng, mà là truyền âm cần pháp lực, mặc dù cần rất ít nhưng lúc này Tông Chủ phu nhân cũng không dám lãng phí chút pháp lực nào.

"Bùi Lăng! Ngươi căn bản đang tìm cái chết! Lập tức dừng lại! Nếu không bản cung lột da của ngươi ra, luyện ngươi vào linh hỏa, nung khô ngàn năm!"

"Thứ không biết chết sống, Tư Hồng thị sẽ không bỏ qua cho ngươi... Ngươi đang muốn đối địch với toàn bộ Thánh tông?!"

"Ngươi... A... Ngươi... A... A... Ngươi đừng tưởng có Lệ thị làm chỗ dựa, thật sự có thể muốn làm gì thì làm! Lần này Lệ thị cũng không giữ được ngươi!"

"Súc sinh!!! Cơn giận của Tư Hồng thị và Tô thị, ngươi căn bản... A... Không chịu đựng nổi..."

Bùi Lăng mặt không biểu tình, không hề hiểu ý chút nào, tiếp tục động tác ban đầu.

Theo hành động của hắn, Tông Chủ phu nhân cảm thấy càng ngày càng sung sướng, thậm chí đã bắt đầu không khống chế được mà rên rỉ.

Nàng đành phải tốn hết sức lực, dùng cái tay không trúng độc che môi son của mình, không để mình phát ra tiếng động quá lớn.

Thấy Bùi Lăng hoàn toàn không sợ sự uy hiếp của mình, hiếm khi nào trong lòng Tông Chủ phu nhân sinh ra một loại sợ hãi.

Từ sau năm đó chính vị Thánh Nữ, nàng đối mặt với bất cứ chuyện gì đều không sợ hãi!

Nàng có thể đạt tới địa vị bây giờ là từng bước một giết ra từ núi thây biển máu! Trong đó vô số lần rơi vào tuyệt cảnh, vô số lần sinh tử một đường, vô số lần ngăn cơn sóng dữ...

Thực lực của nàng, địa vị của nàng, tôn vinh của nàng, đều lấy máu tươi, thi hài, hồn phách của vô số sinh linh xây thành, nàng không nên sợ!

Nhưng bây giờ Tông Chủ phu nhân cũng không biết vì sao, một Kết Đan nho nhỏ lại có thể khiến nàng sinh ra tâm trạng như vậy...

"Bùi Lăng, ngươi... Ngươi dừng lại!"

"Nếu ngươi muốn nữ nhân, bản cung có thể ban thưởng... Không, bản cung có thể tặng cho ngươi rất nhiều... Dạng gì cũng được..."

"Chỉ cần bây giờ ngươi dừng tay, bản cung... Bản cung có thể coi như không xảy ra cái gì hết..."

"Không, không muốn... A..."

"Buông tha, buông tha ta..."

"Ngươi muốn điều kiện gì... Điều kiện gì cũng được..." Trong lúc vô thức, Tông Chủ phu nhân từ uy hiếp dần biến thành cầu xin tha thứ...

Sau tấm bình phong, chân truyền tám phái chia ra hai nhóm chính ma rõ ràng, đứng xuôi tay.

Thấy Bùi Lăng bước nhanh đến phía trước, vòng qua bình phong, đi qua bái kiến Tông Chủ phu nhân, mấy vị chân truyền Ma môn lập tức truyền âm cho nhau, suy đoán chân tướng chuyện hôm nay: "Lần này Bùi Lăng tới tìm Tông Chủ phu nhân, rốt cuộc là có việc gì? Vì sao cũng dẫn theo chúng ta?"

"Có thể là Tông Chủ phu nhân triệu kiến hắn? Nếu không hắn còn chưa trở thành Thánh Tử, hình như không có tư cách trực tiếp cầu kiến Tông Chủ phu nhân."

"Có lẽ không phải có việc lớn gì... Nếu không cần gì để đám người ngoài chúng ta cùng tiến vào?"

"Chẳng lẽ là thấy Bùi Lăng thực lực xuất chúng, muốn gả nữ nhi Tư Hồng thị cho hắn?"

"Nhưng loại chuyện này không cần thiết để chúng ta cùng đi..."

"Có lẽ là nhất thời có hứng muốn nhìn hậu bối xuất sắc trong tông môn một chút? Chúng ta cũng tới, dứt khoát cùng triệu vào..."

Cùng lúc đó, Thương Phù Phong vừa thu lại quạt xếp trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị đang truyền âm nhắc nhở các đồng bạn: "Bên trong là Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, đích nữ Phù Quang Tư Hồng thị, Thánh Nữ đời trước Ma tông Tư Hồng Khuynh Yến. Yêu nữ này lòng dạ tàn nhẫn, năm đó còn là chân truyền đã từng trà trộn vào địa giới Cửu Nghi sơn ta, luyện mấy tông môn vừa và nhỏ, trong tay có vong hồn vô số."

"Đối với việc quản lí lê dân bên dưới Trọng Minh tông, cũng không có chút thương hại nào."

"Nàng chủ tu huyết đạo, nhiều năm lấy sinh linh làm tài nguyên tu hành, thậm chí vì sưu tập hài đồng ra đời vào thời gian chỉ định, thậm chí cưỡng ép cả tu sĩ cấp thấp hôn phối với phàm tục, lấy mị dược ép bọn họ có thai sinh con, coi Nhân tộc là súc vật không có linh trí, tùy ý lai giống."

"Con nối dõi sinh ra càng như tài nguyên, lấy thiên phú căn cốt thể chất đủ loại chia ra ba phẩm thượng trung hạ, dùng cho tu hành."

"Nàng ma tính sâu nặng, đã đến tình trạng người đời sợ hãi!"

"Hơn nữa tu vi của nàng cũng cực cao, chỉ sàn sàn với Tông Chủ Trọng Minh tông nhau."

"Nghe trưởng bối nói, nếu không phải năm đó Tông Chủ Trọng Minh tông hơi lớn hơn nàng mấy tuổi, ngày tháng tu luyện cũng nhiều hơn mấy năm, vì vậy lúc hai người tranh đoạt vị trí Tông Chủ thắng hiểm nửa chiêu, chỉ sợ hôm nay vị trí Tông Chủ còn chưa tới lượt Tô Ly Kinh."

"Tô Ly Kinh say mê đạo đồ, tranh đoạt vị trí Tông Chủ chỉ vì có thể có được càng nhiều tài nguyên, tăng lên tu vi bản thân."

"Vì vậy sau khi tiếp nhận vị trí Tông Chủ thỉnh thoảng bế quan, không thường xuyên hỏi đến việc trên dưới Trọng Minh tông."

"Tư Hồng Khuynh Yến nhân cơ hội lấy thân phận Tông Chủ phu nhân nhiếp chính, khoa tay múa chân mọi chuyện, đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng, càng thêm giết chóc."

Chương 1049: Hành động đáng sợ! (2)

"Nói tóm lại, Tư Hồng Khuynh Yến này là một trong hai sự tồn tại nắm toàn bộ đại quyền của Trọng Minh tông, chưa bàn đến phẩm hạnh của nàng, lại không thể không lễ."

Dù sao, bọn họ nhận lời mời đến đây, dù không sợ sống chết cũng không phải chủ động tìm chết, không cần thiết cố ý mạo phạm vị Tông Chủ phu nhân lòng dạ tàn nhẫn này.

Nghe vậy, Sở Vũ Thường truyền âm hỏi: "Thương sư huynh, Bùi Lăng dẫn bọn ta tới đây gặp vị phu nhân này làm gì?"

"Cái này cũng không rõ." Trong giọng Thương Phù Phong hiện ra vẻ nghi ngờ, truyền âm trả lời, "Nghe nói Tư Hồng thị nâng đỡ yêu nữ Chu Diệu Ly, tranh đoạt Thánh Nữ với Lệ Liệp Nguyệt xuất thân Lệ thị lại thất bại."

"Bây giờ Lệ thị lại im hơi lặng tiếng bồi dưỡng ra một vị chuẩn Thánh Tử."

"Có lẽ Tư Hồng Khuynh Yến ghen ghét Lệ thị, cho nên nhân lúc Bùi Lăng chưa trở thành Thánh Tử, triệu hắn đến đây dạy dỗ một hai."

"Không thì cần gì để đám người chúng ta cùng tiến vào?"

"Đoán chừng đợi chút nữa sẽ kiếm cớ quát tháo Bùi Lăng, trừng trị hắn thật tử tế ngay trước mặt mọi người."

Thu Vị Ương không nhịn được truyền âm nói: "Thương sư huynh, trên yến tiệc hôm qua, Bùi Lăng này không hề khách sáo với Tô Chấn Hòa, có thể thấy được tính tình kiêu ngạo."

"Người như vậy, e rằng sẽ không mặc cho Tông Chủ phu nhân dạy dỗ?"

Thương Phù Phong mỉm cười nói: "Thu sư muội có chỗ không biết, môn phong Trọng Minh tông là mạnh được yếu thua."

"Việc này, trải qua đời đời thuần hóa đã ăn sâu vào trong lòng bọn họ, biến thành sự nhận biết đương nhiên."

"Mặc dù tối hôm qua Bùi Lăng tỏ ra kiêu ngạo không nghe theo, nhưng đó là vì hắn mạnh hơn Tô Chấn Hòa mà thôi."

"Tông Chủ phu nhân có tu vi cao thâm, tàn nhẫn xảo trá, đối mặt với loại ma đạo cự phách này, Bùi Lăng có hung hãn thế nào chắc chắn sẽ thu hồi tất cả khí phách, thành thật quỳ xuống, không dám làm càn chút nào..."

Đúng vào lúc này, bên trong bình phong, mơ hồ có thể thấy Tông Chủ phu nhân giơ lên quạt tròn, nửa che môi son phần cằm trắng như tuyết, giọng nói mềm mại đáng yêu hỏi: "Bùi Lăng, chuyện gì?"

Chân truyền tám phái lập tức dừng truyền âm, tập trung toàn bộ sự chú ý đến cuộc nói chuyện của Tông Chủ phu nhân và Bùi Lăng.

Nhưng bọn họ đợi nửa ngày, từ đầu đến cuối không nghe được Bùi Lăng đáp lời.

Ngay sau đó, xuyên qua giao tiêu chỉ thấy Bùi Lăng bước lên thềm son, hình như tới gần đáp lời với Tông Chủ phu nhân.

Sau đó nhanh chóng vang lên vài tiếng xé vải, theo tiếng trâm vòng giòn vang rơi xuống đất.

Chân truyền tám phái rất nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, còn đang trầm ngâm, không lâu sau đã nghe được bên trong dần có tiếng động kỳ quái, đầu tiên là tiếng nhục thể ngã xuống giường, tiếp theo lại một tràng tiếng váy sam bị xé rách, sau đó là tiếng thân thể va vào nhau, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng Kim Linh và nam nữ hơi thở dốc...

Trong chốc lát, chân truyền tám phái dù chính hay ma đều ngây ngốc.

Bình phong giao tiêu yên tĩnh đứng sừng sững, Cốt Hỏa bốn phía bị sóng khí tràn ra không ngừng chập chờn, chân truyền tám phái hai mặt nhìn nhau ánh mắt mơ hồ, bọn họ cảm giác như đang nằm mơ, không phân biệt rõ mình là ai? Mình ở đâu? Mình muốn làm gì?

Sau lúc này, trong bình phong truyền đến giọng nói yếu ớt của Tông Chủ phu nhân: "Dừng, dừng tay... A..."

Nghe vậy, đám người như mới tỉnh từ trong mộng, mặc kệ là một phương ma đạo hay một phương chính đạo đều khiếp sợ nhìn bình phong.

Chỉ thấy trên giao tiêu chiếu rọi ra hai bóng dáng xếp chồng triền miên, một người yểu điệu quyến rũ, không có sức xụi lơ trên bảo tọa, một người rắn rỏi mạnh mẽ đang giữ vòng eo của đối phương, động tác mạnh mẽ.

Hồn hỏa chập chờn phác họa hình dáng hoang đường quái dị của hai người, đan xen xếp chồng lại không thể che giấu sự hương diễm và hừng hực trong đó. Tiếng Kim Linh khe khẽ tăng thêm hứng thú.

Chân truyền tám phái trợn mắt hốc mồm, đây... Đây là cái gì?

Chẳng lẽ Bùi Lăng đang cùng Tông Chủ phu nhân...

Hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều người như vậy???

Một phương Ma đạo mờ mịt truyền âm thảo luận: "Điều này... Điều này không thể nào..."

"Tông Chủ phu nhân vội vàng triệu Bùi Lăng đến đây là vì song tu với Bùi Lăng?"

"Chắc là mệnh lệnh của Tông Chủ phu nhân, nếu không cho Bùi Lăng một vạn lá gan, hắn cũng không dám..."

Còn chưa nói hết câu, bên trong liên tục vang lên giọng Tông Chủ phu nhân: "Bùi Lăng! Ngươi căn bản đang tìm cái chết! Lập tức dừng lại! Nếu không bản cung lột da của ngươi ra, luyện ngươi vào linh hỏa, nung khô ngàn năm!"

"Thứ không biết chết sống, Tư Hồng thị sẽ không bỏ qua cho ngươi... Ngươi đang muốn đối địch với toàn bộ Thánh tông?!"

"Ngươi... A... Ngươi... A... A... Ngươi đừng tưởng có Lệ thị làm chỗ dựa, thật sự có thể muốn làm gì thì làm! Lần này Lệ thị cũng không giữ được ngươi!"

"Súc sinh!!! Cơn giận của Tư Hồng thị và Tô thị, ngươi căn bản... A... Không chịu đựng nổi..."

Chân truyền một phương ma đạo nghe vậy, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối hình chiếu trên bình phong, so sánh với sự dũng mãnh của Bùi Lăng, lúc này Tông Chủ phu nhân như một con rối mặc cho người ta định đoạt, xinh đẹp bất lực, quyến rũ năn nỉ.

Song tu không hề kỳ lạ ở Ma môn, chỉ có điều...

Bây giờ bọn họ đã không thể tiếp tục suy nghĩ!

Chương 1050: Theo không kịp (1)

Cùng lúc đó, năm vị chân truyền chính đạo cũng bị một màn trước mắt chấn động nói không ra lời.

Vừa nãy bọn họ còn lời lẽ chuẩn xác phân tích, tuy Bùi Lăng vô cùng uy phong ở trước mặt Tô Chấn Hòa nhưng đối mặt với Tông Chủ phu nhân chắc chắn phải ngoan ngoãn quỳ xuống, cũng không dám thở mạnh chờ đợi xử lý.

Nhưng nào biết được, sự thật căn bản không phải như bọn họ đã tưởng tượng!

Tông Chủ phu nhân mới nói một câu, cũng không biết có chỗ nào đắc tội đối phương, đối phương đã trực tiếp cưỡng ép phi lễ Tông Chủ phu nhân bản môn ngay trước nhiều người như vậy?!

Bây giờ đối phương vẫn chỉ là chân truyền, ngay cả Thánh Tử cũng không phải!

Hơn nữa lại còn thành công!

Nghe tiếng thở dốc của Tông Chủ phu nhân sau tấm bình phong dần thở không ra hơi, cùng đã suy yếu lại không có sức đau khổ cầu xin, Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường và Hàn Ảm Kiếm tông Thu Vị Ương lập tức đỏ mặt.

Ác tặc khốn kiếp!

Cố ý dẫn bọn họ tới nơi này vì để bọn họ nhìn thấy, ngay cả Tông Chủ phu nhân cũng chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của đối phương!

Trong mắt năm vị chân truyền chính đạo, Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông đồ thành diệt tộc, âm độc tàn nhẫn, hoàn toàn là một nữ ma đầu! Nhưng bây giờ so sánh với Bùi Lăng, vị Tông Chủ phu nhân này cũng chỉ là người bị hại!

Ma tính như thế!

Không kiêng nể gì như thế!

Bùi Lăng này thật sự tội đáng chết vạn lần!

Ngay lúc này, giọng nói trong bình phong tiếp tục vang lên: "Bùi Lăng, ngươi... Ngươi dừng lại!"

"Nếu ngươi muốn nữ nhân, bản cung có thể ban thưởng... Không, bản cung có thể tặng cho ngươi rất nhiều... Dạng gì cũng được..."

"Chỉ cần bây giờ ngươi dừng tay, bản cung... Bản cung có thể coi như không xảy ra cái gì hết..."

"Không, không muốn... A..."

"Buông tha, buông tha ta..."

"Ngươi muốn điều kiện gì... Điều kiện gì cũng được..." Trong lúc vô thức, Tông Chủ phu nhân từ uy hiếp dần biến thành cầu xin tha thứ...

Nghe đến đó, một phương chính đạo lập tức giận không kìm được, nhất là hai vị nữ tu Tố Chân Thiên và Hàn Ảm Kiếm tông.

Mặc dù Tông Chủ phu nhân tội ác từng đống, hai tay dính đầy máu tanh, muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, nhưng Bùi Lăng là Trọng Minh tông đệ tử lại ra tay với Tông Chủ phu nhân bản môn, hơn nữa còn tiến hành ngay trước mặt chín môn phái lớn.

Cho dù lập trường của bọn họ và Tông Chủ phu nhân đối địch, lúc này cũng không nhìn nổi nữa!

Thế là, Hàn Ảm Kiếm tông Thu Vị Ương và Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường đồng thời đứng dậy.

"Tặc tử vô sỉ, lại làm ra việc phát rồ như thế trước mắt bao người, quả thực chưa từng nghe thấy, nhanh chóng dừng lại!"

"Nếu không bây giờ chúng ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ, trừ ma vệ đạo!"

Lúc đang nói chuyện, quanh thân hai người phun trào pháp lực, khí thế như hồng, lao tới phía sau bình phong.

Thật ra ba tên nam tu chính đạo còn lại cũng muốn vào nội điện ngăn cản, nhưng trong tình hình hiện tại của Tông Chủ phu nhân, nhất định y quan không ngay ngắn, bởi vì cái gọi là nam nữ khác biệt, phi lễ chớ nhìn... Bởi vậy, trong chốc lát bọn họ hơi do dự.

Lúc này, Thu Vị Ương và Sở Vũ Thường vừa muốn xông vào trong bình phong, sau tấm bình phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí hung sát cường hãn vô song!

Ngay sau đó, vô số đao khí huyết sắc sắc bén vô song tung hoành như biển cả, tiếng rít lên như sóng dữ càn quét, gầm thét chém về phía hai người!

Xoạt xoạt xoạt...

Thu Vị Ương và Sở Vũ Thường hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng thi triển độn thuật, hóa thân huyền quang trong trẻo, trong lúc uyển chuyển lượn vòng đã tránh đi đao ảnh chồng chất.

Rầm rầm rầm...

Đao khí rơi vào vị trí vừa rồi của hai nữ tu, khí kình tứ tán.

Chỉ là chất liệu sử dụng trong đại sảnh không phải bình thường, không tạo thành bất kỳ sự phá hoại nào dưới mặt đất.

Ngay sau đó, một nữ tử huyết y vẻ ngoài tinh xảo, xinh đẹp yểu điệu chậm rãi hiện ra trước tấm bình phong, đạp không mà đứng.

Mái tóc dài của nàng dày đặc như hải tảo, xõa ra ở sau lưng như một tấm bình phong, mỗi bên trái phải lại kết nối với bốn cái đầu lâu nữ tử cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là vẻ quyến rũ không giống nhau.

Trên chín cái đầu phân chia hiện ra vẻ mặt sướng vui giận buồn kinh bi ưu tư sợ.

"Làm phiền chủ nhân tu luyện, chết!" Cửu Phách Đao đao linh đứng ở trên cao nhìn xuống, quan sát chân truyền tám phái lạnh lùng nói.

Là đao bản mệnh của Bùi Lăng, cùng tiến cùng lùi với chủ nhân là bản năng nguyên thủy nhất của đao linh. Nhất là vào lúc sinh tử tồn vong, không cần chủ nhân điều khiển, nàng sẽ tự động hộ chủ!

Trong tình huống hiện tại, mặc dù không gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng thông qua hồn khế bản mệnh, nàng có thể cảm ứng được chủ nhân đang rất nghiêm túc tu luyện, biết đâu sẽ Ngưng Anh ngay.

Bởi vậy, dù như thế nào, nàng cũng không để người khác làm phiền chủ nhân ngay lúc này!

Chân truyền tám phái ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra, đây là một tôn đao linh!

Hơn nữa khí tức đao ý của nó cùng căn nguyên với Bùi Lăng, đây là đao linh của Bùi Lăng.

Đao linh chín đầu người... Ngay cả đao linh cũng quỷ dị đáng sợ như vậy, chân truyền thứ tư của Trọng Minh tông còn bụng dạ tàn nhẫn, tàn bạo làm liều hơn yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt trước kia!

Chương 1051: Theo không kịp (2)

"Làm phiền chủ nhân nhà ngươi tu luyện?" Thu Vị Ương lạnh lùng nói, "Hừ! Bây giờ chủ nhân nhà ngươi đang làm cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng! Ngay cả Tông Chủ phu nhân bản môn cũng không buông tha, căn bản không xứng là người! Ngươi nhanh chóng tránh ra, nếu không ta sẽ chém cả ngươi!"

Đao linh không chậm trễ chút nào nói: "Mặc kệ là Tông Chủ phu nhân hay bất kỳ sinh linh gì khác, đều là tài nguyên tu luyện của chủ nhân. Có thể được chủ nhân sủng hạnh, đó là vinh hạnh của Tông Chủ phu nhân!"

Còn chưa nói hết câu, đầu lâu vẻ mặt tức giận đột nhiên mở miệng, "Không cần nói nhảm với tiện tỳ này, giết giết giết giết giết giết giết!!!"

Đầu lâu vẻ mặt lo lắng vội vàng nói tiếp, "Đã rất lâu cực kỳ lâu rồi chúng ta không đồ thành diệt tộc, uống máu người... Ai... Tiện tỳ bên kia, ngươi qua đây để ta uống một ngụm trong máu cổ của ngươi... Uống không ngon sẽ giết ngươi!"

"Uống ngon, vậy sau này ngươi theo chủ nhân làm nô tỳ, thường xuyên đút cho ta..."

Đầu lâu vẻ mặt vui sướng lộ ra nụ cười từ trong lòng, "Thật sự là... Quá tốt rồi... Đợi lát nữa chủ nhân tu luyện xong, chém giết toàn bộ những người này, máu tươi của bọn họ, đầu lâu của bọn họ, sự đau khổ và sợ hãi lúc bọn họ chết... Tất cả đều là của ta!!!"

Sắc mặt Sở Vũ Thường khó coi, trầm giọng nói: "Thu sư tỷ, đừng nói nhảm với ma đao này, nó và Bùi Lăng có cùng nguồn gốc, chắc chắn tính tình không khác gì Bùi Lăng."

"Bùi Lăng phát rồ, ma đao này sao có thể là vật gì tốt."

Nghe vậy, đầu lâu đao linh vẻ mặt bi thương yếu ớt mở miệng: "Chờ chủ nhân tu luyện xong, ta sẽ cầu xin chủ nhân ban tiện tỳ này cho ta, ta lột da nàng từng chút một, làm đệm cho chủ nhân."

Trong mắt Sở Vũ Thường lóe lên vẻ giận dữ: "Khốn kiếp!"

Tâm niệm nàng vừa vừa động, hư không xung quanh đột nhiên sinh ra vô số dây leo màu xanh biếc, trong nháy mắt sau tấm bình phong như rừng rậm hồng hoang, rất nhiều dây leo cự mãng nhanh chóng quấn về phía đao linh.

Đao linh đưa tay điểm một cái, đao khí phát ra chặt đứt dây leo đập vào mặt.

Chỗ dây leo bị cắt bắn ra chất lỏng, hơi khói màu xám đen điên cuồng ăn mòn theo tiếng xoẹt xoẹt.

Chẳng mấy chốc tất cả dây leo nhanh chóng khô héo.

Sắc mặt Sở Vũ Thường lập tức thay đổi, 【 Vạn Mộc Tư Sinh thuật 】 này của nàng có thể hấp thu pháp lực của kẻ địch để nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa thúc đẩy dây leo sinh trưởng mềm dẻo kiên cố, đối thủ bình thường căn bản không có cách tránh thoát.

Mặc dù đoán được đối phương là đao linh của Bùi Lăng, môn thuật pháp này chắc chắn không thể làm gì đối phương, nhưng cũng không ngờ lại thoải mái phá giải như thế.

Vào lúc này, trong mắt Thu Vị Ương lóe lên tia sáng, một thanh tiểu kiếm hư ảo đột nhiên bay ra từ mắt trái của nàng, mang khí thế bài trừ vạn pháp chém về phía đao linh!

Đao linh không tránh không né, đưa cánh tay trái ra, hung hăng vạch xuống một cái.

Oanh!!!

Tiểu kiếm hư ảo lập tức vỡ nát, uy năng đao khí cũng giảm bớt một mảng lớn, nhưng vẫn tiếp tục chém về phía hai người.

Lần này đôi bên thăm dò chính diện, rõ ràng đao khí của đao linh càng hơn một bậc.

Xoạt...

Ngay sau đó, phi kiếm trên lưng Thu Vị Ương đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng giữa không trung, xoắn nát phá nát đao khí còn sót lại.

Đao linh thấy thế cực kỳ tức giận: "Hiện tại chủ nhân đang tu luyện, các ngươi lại dám can đảm làm phiền nhiều lần, ta muốn giết các ngươi! Đưa thi thể của các ngươi cho chủ nhân tu luyện!"

Nghe vậy, một phương chính đạo giận tím mặt!

Vào lúc này, thấy một đao linh bên cạnh Bùi Lăng cũng dám càn rỡ như thế, một đám chân truyền ma đạo đều vô cùng kiêng dè Bùi Lăng.

Làm nhục Tông Chủ phu nhân trước mặt mọi người, còn phái thanh đao linh ra trông coi ở bên cạnh, đã muốn bọn họ vây xem ở bên, lại đề phòng bọn họ thật sự làm phiền chuyện tốt của đối phương...

Bùi Lăng này thật sự là ma đầu trong ma đầu!

Chẳng trách Cửu A Lệ thị muốn sớm chuẩn bị đại điển Thánh tử chính vị cho đối phương, bản tính như thế, chỉ sợ các đời Thánh Tử Trọng Minh tông đều theo không kịp!

Một khi đối phương trưởng thành, trong Thánh đạo nhất định lại thêm một vị cự phách thanh danh hiển hách, vô cùng quan trọng...

Lúc này, Tuyệt Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử nhìn nhau, hai người nghiêm túc nhẹ gật đầu.

Chẳng trách tốc độ tu luyện của Bùi Lăng này nhanh như vậy, căn cơ lại vẫn vững chắc, thực lực còn có thể vượt xa chân truyền cùng cảnh!

Hóa ra đối phương đã khám phá hư ảo giới này, nhận ra đó là một thế giới huyễn cảnh, nếu không đâu thể gan to như vậy?

Nói thật, ngay cả Vô Thủy sơn trang bọn họ cũng không làm được loại chuyện này.

Dù sao, chỉ lấy tu vi chân truyền đi cưỡng ép Tông Chủ phu nhân... Căn bản không có khả năng thành công, làm vậy chỉ là không dưng đi chịu chết, không hề có tác dụng mài giũa tâm tính khi bọn họ hạ giới.

Nhưng Bùi Lăng này...

Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì khống chế được Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, dù sao bây giờ nhìn lại đối phương không thể là tiên hạ đẳng gì.

Ít nhất cũng thuộc về cấp độ Tiên Tôn, Kim Tiên giống như bọn họ, thậm chí còn cao hơn!

Chương 1052: Đều chạy trốn!

Vào lúc này, đao linh chín đầu lâu đều lộ ra vẻ mặt khát máu, giơ bàn tay trắng thuần mềm mại lên, đao khí như thác nước trút xuống hai tên nữ tu!

Chân truyền chính đạo lập tức giận dữ, dưới tình huống bình thường, như Sở Vũ Thường đã nói, tính cách của bản mệnh khí linh và chủ nhân là một mạch truyền thừa.

Đao linh bản mệnh này của Bùi Lăng như thế, có thể thấy được tính tình của đối phương sẽ chỉ càng hung ác âm độc!

Nghĩ tới đây, Thương Phù Phong trầm giọng nói: "Ma đao quỷ quyệt, chúng ta ra tay giúp đỡ hai vị sư muội chút sức lực."

Chung Quỳ Chỉ Cức và Văn Nhân Mi không do dự nữa, đồng loạt ra tay với hắn ta, thi triển thuật pháp tấn công về phía đao linh.

Thấy thế, đám chân truyền ma đạo nhìn nhau một chút, cũng không đợi đôi bên phân ra thắng bại đã lần lượt thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, lặng yên lùi ra sau...

Bùi Lăng này tâm cơ thâm trầm, gan to bằng trời, ngay cả Tông Chủ phu nhân tông môn của mình cũng dám mưu đồ, còn kéo cả bọn họ xuống nước.

Hiện tại không đi, chỉ cần chút nữa Tông Chủ phu nhân hơi có chỗ khôi phục, bọn họ đều không đi được.

Nghĩ tới đây, bọn họ nhanh chóng dựa vào bóng tối trở lại trên hành lang vừa rồi, vội vàng rời đi.

Rầm rầm rầm...

Cửu Phách Đao đao linh lấy một địch năm, nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Thấy cảnh này, Sở Vũ Thường và Thu Vị Ương đang muốn nhân cơ hội xông vào bên trong bình phong, Tông Chủ phu nhân đã không nói thêm gì nữa, ngược lại là tiếng kêu trong miệng nàng lại nương theo tiếng Kim Linh càng phát ra dồn dập, dần bắt đầu cao hơn, trong đó còn kèm theo cảm giác đan xen giữa đau đớn và vui vẻ, quyến rũ tận xương, câu hồn phách người ta khó mà miêu tả...

Năm người chính đạo đều nghe đến mặt đỏ tới mang tai.

Hai mặt nhìn nhau, Thu Vị Ương hơi do dự nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta... Còn nên đi vào cứu hay không?"

Trong chốc lát Sở Vũ Thường cũng hơi mờ mịt.

Vừa rồi bọn họ ra tay, thật ra chỉ là nhất thời xúc động, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, Bùi Lăng cũng dám đẩy ngã làm nhục Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông trước mặt mọi người, nếu vừa rồi bọn họ thật sự xông vào...

Đang nghĩ ngợi, Thương Phù Phong đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên thay đổi sắc mặt nói: "Chân truyền Ma môn đã không còn ở chỗ, chúng ta cũng đi nhanh!"

Thu Vị Ương, Sở Vũ Thường, Chung Quỳ Chỉ Cức và Văn Nhân Mi nghe vậy đều kịp phản ứng, lập tức mặc kệ đao linh, tùy ý ngăn cản mấy lần rồi nhanh chóng rút đi.

...

Trong bình phong.

Bóng người xếp chồng đang chậm rãi dừng lại

Tiếng thở dốc gấp rút mà lộn xộn, Tông Chủ phu nhân nằm ngửa trên bảo tọa, hai gò mà đỏ thẫm, ánh mắt mê ly.

Trên mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biểu cảm gì, hắn còn đang bị hệ thống điều khiển, tiến hành tu luyện.

Lúc mới đầu, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, có thể nói trong lòng run sợ.

Nhưng theo tu luyện sâu hơn, khoái cảm tăng lên vọt tới từng cơn như thủy triều, không những Tông Chủ phu nhân đắm chìm trong đó, cũng loại bỏ tất cả lo lắng trong lòng của hắn.

Làm hắn chỉ muốn say mê trong đó, quên mình hưởng thụ.

Cách song tu của 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 này còn bá đạo hơn cả 【 Lục Dục Bí Điển 】 !

Hiện tại Tông Chủ phu nhân bị hắn tùy ý đối xử, lúc bắt đầu vẻ mặt còn rất kháng cự, thậm chí mở miệng uy hiếp.

Nhưng cho tới bây giờ, đối phương lại như bị hòa tan, đã rất phối hợp.

Tiếng kêu to cũng càng ngày càng mềm mại uyển chuyển, mất hồn mềm nhũn.

Đối phương đã hoàn toàn buông bỏ tất cả sự đề phòng, cũng không biết bàn tay che môi son đã buông ra từ bao giờ, vô lực rũ xuống bên mép bảo tọa.

Mái tóc đen tán loạn trên vai, cánh tay và trước ngực, trên da thịt như sương như tuyết có từng vết đỏ như ẩn như hiện.

Lúc này, ánh mắt Tông Chủ phu nhân nhìn về phía Bùi Lăng lại không có tức giận, thù hận và sát cơ... Chỉ có vẻ quyến rũ sầu triền miên.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng không khỏi nhớ tới ngày đó Tông Chủ lấy ra 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 đã nói...

"Ngươi tu luyện công pháp này, sau khi trở thành Thánh Tử còn có thể luyện Thánh Nữ thành lô đỉnh của ngươi, từ nay về sau quên hết tất cả chuyện xưa trước kia, đạo tâm gia tộc, từ đó tuyệt đối nghe theo, mặc ngươi sai phái!"

Lúc đó, Bùi Lăng căn bản không dự định tu luyện 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 , vì vậy cũng không đặt việc này ở trong lòng, nhưng hiện tại xem ra...

Tông Chủ cho công pháp thật sự lợi hại!

Tông Chủ phu nhân đã sắp bị hắn luyện thành lô đỉnh!

Lúc này, Tông Chủ phu nhân đột nhiên duỗi ra bàn tay không trúng độc, một phát ôm lấy cổ Bùi Lăng, đôi bên bốn mắt nhìn nhau, sau đó nàng chủ động ngửa đầu đầy tình cảm hôn hắn.

Nóng bỏng, mềm mại, mang theo chút hương thơm mềm mại đáng yêu.

Chẳng mấy chốc, Tông Chủ phu nhân chủ động vào sâu hơn, cái lưỡi đinh hương khéo léo quấn lấy môi lưỡi của Bùi Lăng rồi mút vào, như muốn hòa tan toàn bộ Bùi Lăng vào trong cơ thể của mình.

Động tác của nàng mạnh mẽ nhưng lại hơi không lưu loát, hành động dồn dập như đang tuyên bố điều gì đó.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, trong cơ thể mình như có thêm chút cái gì.

Giữa hắn và Tông Chủ phu nhân đột nhiên có một loại liên hệ nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Chương 1053: Đi con đường nào... (1)

Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai hắn: "Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu Ngưng Anh cho ngài..."

Tiếng nói chưa dứt, Bùi Lăng liền bị hệ thống điều khiển, mặt không thay đổi đẩy Tông Chủ phu nhân ra, tùy ý ném nàng ở trên bảo tọa.

Sau đó mình đứng dậy xuống đất, mở túi trữ vật ra lấy thiên tài địa bảo ở bên trong.

Nhưng ngay lúc này, chếch phía sau đột nhiên phóng tới một đạo kình khí huyết sắc quỷ quyệt.

Đạo kình khí này im hơi lặng tiếng, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát ngay cả Cửu Phách Đao còn nhìn chằm chằm canh giữ ở bên ngoài bình phong cũng không kịp hộ chủ, trong chớp mắt đã đánh trúng sau lưng Bùi Lăng.

Ầm!

Bùi Lăng lập tức bay ngược ra, sau lưng truyền đến một cơn đau đớn, nhưng lại không chịu chút tổn thương nào!

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng hệ thống nhắc nhở khi offline, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức thấy một thị nữ quần áo xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh Tông Chủ phu nhân, khí tức của nàng đã tới Nguyên Anh, lúc này đang trợn mắt nhìn hắn.

Đây là thị nữ của Tông Chủ phu nhân!

"Phu nhân, bây giờ tiểu tỳ sẽ làm thịt Bùi Lăng này cho phu nhân!" Thị nữ tiến lên đỡ Tư Hồng Khuynh Yến dậy, tức giận nói.

Vừa rồi nàng dẫn người đi xử trí năm ngàn thượng phẩm đồng nam đồng nữ kia cho phu nhân, đã tốn thời gian rất lâu.

Hiện tại các thị nữ khác còn đang làm nốt những công việc sau cùng, nàng sớm trở về phục mệnh với phu nhân, nào biết nàng vừa đi vào đại sảnh đã thấy phu nhân bị Bùi Lăng đè ở dưới người!

Hơn nữa, đã thấy phu nhân mềm mại dựa vào trên người nàng không có bất kỳ đáp lại gì, cánh tay trái của nàng xanh biếc, hiển nhiên đã trúng loại kỳ độc đặc thù gì đó.

Thị nữ lập tức giận dữ nói: "Giao giải dược ra!"

Nói xong, tâm niệm vừa động, vô số hồn nhận đột nhiên sinh ra, cuốn về phía Bùi Lăng như một cơn lốc.

Lúc này Bùi Lăng vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, trong chốc ngay cả quần áo cũng không kịp mặt, nhanh chóng thi triển 【 Oán Yểm thần thông 】 hấp thu phẫn nộ và hận ý trên người đối phương...

Rầm rầm rầm...

Sau một lát, chiến đấu kết thúc, Bùi Lăng thay một bộ áo bào mới, vừa rời khỏi bình phong đã vô thức sửa sang quần áo, chỉ thấy sau tấm bình phong trống rỗng, chân truyền tám phái đã không ở chỗ này, hắn không khỏi thay đổi sắc mặt.

Sau đó không chút nghĩ ngợi bỏ chạy ra ngoài...

Biển mây dậy sóng, không biết bao nhiêu ngọn núi ở trong đó.

Một bóng người tựa như quỷ mị như chớp giật lướt qua trời cao, Bùi Lăng thi triển 【 U Quỷ độn pháp 】 tới cực điểm, chạy thẳng đến Truyền Tống Trận tông môn.

Lúc này trong lòng hắn vô cùng lo lắng, phải mau trốn!

Chuyện này, Tông Chủ, Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị, tất cả đều không bỏ qua cho hắn!

Dù Cửu A Lệ thị muốn bảo vệ hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng.

Càng quan trọng hơn là, nếu bị Lệ sư tỷ biết...

Chỉ sợ Lệ thị cũng không bỏ qua cho hắn!

Vốn hắn muốn dùng Hư Thiên giới chủng trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nhưng Hư Thiên giới chủng chỉ có thể để hắn giữ được sự tỉnh táo ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên" một đoạn thời gian, hơn nữa sau khi đi ra vẫn ở nguyên tại chỗ. Nếu là lúc trước, gặp loại tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh này, hắn còn có thể trực tiếp ngủ say ở bên trong cùng sư tôn, đến khi sư tôn tỉnh lại.

Nhưng bây giờ hắn đã là chân truyền Trọng Minh tông, còn là chuẩn Thánh Tử mà Trọng Minh tông chiêu cáo thiên hạ, nhờ Tư Hồng Khuynh Yến ban tặng, bây giờ tất cả những việc đồ thành diệt tộc xảy ra trong địa bàn chín môn phái lớn, người khắp thiên hạ đều cho rằng là hắn làm.

Lại thêm chuyện hôm nay...

Lấy tính tình của sư tôn, sau khi tỉnh lại không làm thịt hắn trừ ma vệ đạo đã không tệ rồi, chứ đừng nói đến bảo vệ hắn.

Càng quan trọng hơn là, Kim Tố Miên còn chưa suy tính ra đề kiểm tra của Đan Tổ, hắn căn bản không có vốn liếng để sư tôn mở một con đường cho hắn.

Cho nên, nhất định phải trốn!

Chờ sau khi chạy ra khỏi tông môn, lại lấy thân phận Vương Cao đi vào lãnh địa chính đạo thành thật làm một luyện đan sư...

Không!

Không được!

Không thể đến dưới sự quản lý của chính đạo!

Lệ sư tỷ, Chu Diệu Ly, còn có Vô Thủy sơn trang Tuyệt Tâm Tử đều biết thân phận Vương Cao này của hắn!

Hơn nữa, trừ khi sau này hắn không cần hệ thống tu luyện, nếu không với hắn mà nói, tông môn chính đạo còn nguy hiểm hơn Ma môn!

Lúc đầu Vạn Hủy hải tốt xấu lẫn lộn, thích hợp ẩn thân nhất, nhưng lần trước Tông Chủ từng nói hiện tại U Tố mộ đã để mắt tới hắn, chỉ cần hắn bước vào địa giới Vạn Hủy hải, U Tố mộ sẽ chủ động đi tìm hắn.

Phải đổi một nơi thích hợp... Bất kể như thế nào, hiện tại việc cần kíp nhất là chạy khỏi tông môn trước!

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên ngừng lại, hắn dừng ở trên đầu một ngọn núi, pháp lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, không ngừng lưu chuyển, khí tức trên người liên tục tăng lên nhưng bản thân hắn lại rất khó chịu!

Chương 1054: Đi con đường nào... (2)

Từ khi rời khỏi cung điện, hắn vẫn áp chế tu vi của mình.

Nhưng cho tới bây giờ, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mênh mông, đã muốn đột phá Nguyên Anh bất cứ lúc nào!

Bùi Lăng hít sâu một hơi, nhanh chóng đánh ra pháp quyết, trong mắt hắn lập tức sáng lên ánh sáng quỷ dị, chợt vô số xiềng xích nhỏ bé "rầm rầm" vươn ra, trói toàn bộ nó lại rồi chợt biến mất.

Dựa vào 【 Đố Nang Tỏa 】 tạm thời phong bế lực lượng trong cơ thể, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại: "Không được!"

"Ta trực tiếp dùng Truyền Tống Trận tông môn chạy trốn, điều này quá rõ ràng!"

"Vừa rồi trong cung điện của Tông Chủ phu nhân có đại trận che giấu, nhưng bây giờ rời khỏi cung điện, còn không biết có bao nhiêu tiền bối chín phái đã nhìn chằm chằm ta ở trong chỗ tối."

"Lệ thị tuyệt đối không để ta rời tông ngay lúc này!"

"Ta nhất định phải tìm lý do..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng đổi phương hướng, bay về phía động phủ của mình.

Một lát sau, hắn tiến vào động phủ Thúy Lỗi sơn, không nói hai lời trước tiên thu Tiểu Từ vào túi Dưỡng Hồn, tiếp theo đi tìm Ngọc Tuyết Chiếu.

Lúc này Ngọc Tuyết Chiếu đã tới Trúc Cơ đỉnh phong, đang ngủ say bên trong phòng của mình, đây là đối phương ngủ đông trước khi hóa hình để tích lũy lực lượng.

Bùi Lăng nhanh chóng túm nó lên, trực tiếp chạy ra ngoài.

Vừa rời khỏi động phủ, chỉ thấy một bóng dáng áo đen như đêm, lạnh lùng lịch sự tao nhã hạ xuống trước mặt hắn.

Vừa thấy Lệ Liệp Nguyệt tìm đến mình, Bùi Lăng suýt nữa chạy trốn bán sống bán chết ngay tại chỗ, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cung kính hành lễ nói: "Lệ sư tỷ, chuyện gì?"

Lệ Liệp Nguyệt nhìn áo bào mới tinh trên người Bùi Lăng, sau đó nói: "Hôm qua ta đưa cho ngươi tâm đắc Ngưng Anh, ngươi nhất định phải xem thật kỹ."

"Còn có, ngươi có một bộ pháp y bị người ta động tay động chân."

"Nhưng ta đã xóa đi vấn đề trong đó giúp ngươi, về sau cẩn thận một chút, đừng phạm phải loại sai lầm thô thiển này."

Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên.

Làm nửa ngày, lần này mình cưỡng ép Tông Chủ phu nhân một cách khó hiểu, là Lệ sư tỷ "giúp" một đại ân?

Thấy Bùi Lăng không trả lời, Lệ Liệp Nguyệt nhìn hồ yêu trong tay đối phương, không nhịn được lại hỏi: "Hiện tại sư đệ muốn đi làm gì?"

Lúc này Bùi Lăng mới tỉnh táo lại, lập tức cũng không quan tâm chuyện tốt mà Lệ sư tỷ đã làm, đành phải vội vàng giải thích: "Sư tỷ, yêu hồ này của ta sắp hóa hình, ta đã chọn được một nơi Độ Kiếp thay nó, bây giờ muốn dẫn nó đến đó."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu nói: "Ngươi cũng sắp độ Nguyên Anh kiếp rồi, đừng vì việc của một con yêu sủng mà trì hoãn quá lâu... Được rồi, ta đi cùng ngươi."

Bùi Lăng vội vàng từ chối: "Không cần không cần! Sư tỷ, việc này ta làm một mình là được, hiện tại ta đã là chân truyền Thánh tông không thể lại gây rắc rối cho sư tỷ. Hơn nữa, ta đã độ ngoại kiếp, sẽ không còn việc ngoài ý muốn gì nữa, nhiều lắm là hai ba ngày, ta sẽ trở về..."

Lúc hắn nói chuyện còn ứa ra mồ hôi lạnh, nếu thật sự để Lệ sư tỷ đi theo, vậy hắn chạy khỏi tông môn và không chạy khỏi tông môn có gì khác biệt?

Thấy thái độ Bùi Lăng kiên định, Lệ Liệp Nguyệt suy nghĩ cũng không tiếp tục kiên trì nữa, lúc này nói: "Vậy ngươi cẩn thận, nhất định phải về tông trong vòng ba ngày."

Bùi Lăng lập tức gật đầu: "Vâng."

Thế là, sau khi tạm biệt Lệ Liệp Nguyệt, hắn nhanh chóng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu rời đi.

...

Thiên Sinh phong.

Đây là sơn phong Trọng Minh tông đặc biệt dùng để tiếp đón cao tầng Thiên Sinh giáo.

Trên đỉnh núi, một tòa cung điện nguy nga xa hoa là chỗ ở của Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo Nhiếp lão trong chuyến đi này.

Nhậm Trạc Lân, Hoắc Phỉ và Kê Ngọc Phù khống chế độn quang, sau khi hạ xuống trước cung điện lập tức kích hoạt Truyền m Phù, thỉnh cầu bái kiến Nhiếp lão.

Lúc này, Nhiếp lão đang tu luyện trong điện, phát hiện tiểu bối đến đây lập tức tỏ ra mất kiên nhẫn.

Nhưng là chân truyền bản môn, trường bối của bọn họ có giao tình với hắn ta, suy nghĩ rồi gián đoạn tu luyện, mở cung điện ra cho ba người đi vào bên trong.

Ba người thấy cửa cung mở ra, vội vàng đi vào.

Chẳng mấy, gặp được Nhiếp lão trong một tòa thiền điện.

Thấy bọn họ đi vào, vẻ mặt Nhiếp lão thản nhiên nhưng còn chưa kịp hỏi thăm tình huống như thế nào, đã nghe ba tên đệ tử vẻ mặt căng thẳng nói: "Thái Thượng hộ pháp, vừa rồi Trọng Minh tông Bùi Lăng dẫn chân truyền tám phái ta đi gặp Tông Chủ phu nhân..."

"Lão phu biết." Nhiếp lão bình thản trả lời, không phải chỉ là đi gặp Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông à, đâu cũng không phải việc lớn gì.

Thần niệm của hắn ta đã sớm phát hiện, chỉ là chỗ ở của Tông Chủ phu nhân có trận pháp ngăn cách, vì vậy ngay cả hắn ta cũng không thể nhìn trộm.

Nhưng tám phái đều có trưởng bối tọa trấn ở đây, đoán chắc Tông Chủ phu nhân cũng không dám ra tay với đệ tử Thiên Sinh giáo trước mắt bao người.

Nghe vậy, ba người lập tức khẽ giật mình, sau đó Nhậm Trạc Lân kịp phản ứng đầu tiên, vội vàng lại nói: "Sau đó Bùi Lăng cưỡng ép thải bổ Tông Chủ phu nhân ngay trước mặt chân truyền tám phái ta, hiện tại có lẽ Bùi Lăng không có việc gì, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy chuyện này... Chỉ cần Tông Chủ phu nhân vừa khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta!"

Chương 1055: Thật sự chưa từng gặp việc này trong đời

Thấy ba tên tiểu bối vô cùng lo lắng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhất là chân truyền Nhậm Trạc Lân xưa nay phóng đãng không bị trói buộc, tùy ý làm bậy, hiển nhiên lúc này cũng tâm thần đại loạn, vẻ mặt Nhiếp lão thản nhiên.

Nhớ năm đó, hắn ta cũng như những đệ tử trẻ tuổi này, gặp phải chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi lập tức ngạc nhiên, dù sao vẫn là lịch luyện quá ít, không thấy qua đủ loại việc đời...

Nhưng đến cảnh giới hiện tại của hắn ta, đã trải qua đao kiếm gian nan vất vả, tự mình lội qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể.

Bây giờ, với những sự tồn tại như hắn ta, trong thiên hạ đã không có bất cứ chuyện gì có thể kích thích trong lòng hắn ta gợn sóng.

Nghĩ vậy, Nhiếp lão lập tức bình thản nói: "Yên tâm! Việc này..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đột nhiên mở to hai mắt nhìn!

Cái gì!?

Đệ tử Trọng Minh tông Bùi Lăng cưỡng ép Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông??

Một Kết Đan nho nhỏ thải bổ Thánh Nữ Tư Hồng Khuynh Yến thực lực tu vi không thua mình trước đây??

Sao lại dám làm?

Sao lại thành công?

Hơn nữa còn cố ý làm ngay trước mặt chân truyền tám phái??

Cái này @# $% đều là cái gì và cái gì?

Là Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo, Nhiếp lão tu luyện năm tháng quá dài, sớm thành thói quen không lộ ra vui giận, dù thấy cường giả cùng thế hệ, nhiều nhất hắn ta cũng chỉ nở một nụ cười tượng trưng.

Nhưng lúc này trên mặt hắn ta lại lộ ra vẻ hoảng sợ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội.

"Thái Thượng hộ pháp?"

"Thái Thượng hộ pháp?"

Hai tên chân truyền gọi mấy lần, lúc này Nhiếp lão mới lấy lại tinh thần, nhận ra sự luống cuống của mình.

Hắn ta ho khan hai tiếng, nhanh chóng cảnh cáo: "Nơi này là Trọng Minh tông, tạm thời không thể truyền việc này ra ngoài, coi như không biết cái gì hết! Nếu không việc này truyền ra ép Tư Hồng Khuynh Yến, nàng mở ra Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận, ngay cả lão phu cũng không đi được!"

Ba tên đệ tử vội vàng lĩnh mệnh, chợt Kê Ngọc Phù hỏi: "Thái Thượng hộ pháp, bây giờ chúng ta rời đi, lặng lẽ trở về trong giáo thì như thế nào?"

Nhiếp lão lại lắc đầu: "Lần này Trọng Minh tông gióng trống khua chiêng mời chúng ta đến đây tham gia đại điển Thánh Tử chính vị, bây giờ đại điển chưa bắt đầu, nếu chúng ta sớm rời đi, chẳng phải có vẻ sợ Trọng Minh tông?"

"Tuyệt đối không có khả năng này!"

Sau khi suy nghĩ một chút, hắn ta lại nói, "Thế nhưng, chúng ta không thể đi, lại có thể truyền lời về trong giáo, mời lão tổ tới tọa trấn."

Ba tên đệ tử đều thở phào nhẹ nhàng.

"Tốt, tất cả các ngươi lui ra, lão phu muốn liên lạc với trong giáo." Nhiếp lão chợt phân phó.

...

Vô Thủy phong.

Cũng như Thiên Sinh phong, nơi này là chỗ ở Trọng Minh tông chuẩn bị cho cao tầng Vô Thủy sơn trang.

Đỉnh núi là một tòa cung điện hùng vĩ.

Hơn nữa còn xa hoa tráng lệ hơn tòa Thiên Sinh phong kia.

Chỉ là cửa cung điện lại treo bảng hiệu "Vô Thủy biệt viện".

Đây là vì Vô Thủy sơn trang coi phương thế giới này là huyễn cảnh, dù cơ nghiệp bao lớn, nhà cửa hùng vĩ đến mức nào, nhiều lắm cũng chỉ là một chỗ cùng loại với sơn trang nghỉ mát.

Hiện tại, trong Vô Thủy biệt viện, Mộng Hối lão ma vừa nghe Tuyệt Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử nói xong tất cả việc đã trải qua.

Dù Mộng Hối lão ma tự nhận là làm việc tùy tâm sở dục, không hề bị gò bó, lúc này cũng không nhịn được ngu ngơ một trận.

Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn ta không nhịn được nghiêm nghị nói: "Chắc chắn Bùi Lăng này đã sớm khám phá giới hư ảo này! Tất có thể hắn cũng là Tiên Vương một phương, thậm chí là Tiên Đế ở thượng giới!"

Tuyệt Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử đều gật đầu nói phải.

Mộng Hối lão ma chợt nói: "Chỉ là, tuy Bùi Lăng này thiên tư tung hoành, có thể khám phá hư ảo nhưng Tư Hồng Khuynh Yến lại chưa hẳn. Vì đề phòng Tư Hồng Khuynh Yến thẹn quá hoá giận, dựa vào sự thuận tiện của địa vị cắt ngang lần hạ giới lịch luyện này của chúng ta, còn phải mời một vị Tiên Vương đến đây tọa trấn."

"Mộng Hối Kim Tiên nói rất đúng!" Tuyệt Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử đều đồng ý.

Thế là, Mộng Hối lão ma lập tức bắt đầu liên hệ Vô Thủy sơn trang.

...

Luân Hồi Phong.

Trong cung điện đen nhánh, Phù Đồ Sử Vu lão nghe đám người Đồ Từ nói xong, im lặng thật lâu.

Sau đó hắn ta nói: "Tạo hóa có tròn và khuyết, số trời Luân Hồi."

"Năm đó, việc Tư Hồng Khuynh Yến vì tu luyện công pháp huyết đạo, lệnh cưỡng chế Nhân tộc lai giống không phải số ít."

"Hôm nay có trải nghiệm này cũng là khí số Luân Hồi đã đến."

"Trước tiên đừng truyền việc này ra ngoài, đợi lão phu truyền tin Đại Phù Đồ lệnh để bàn bạc."

Đám người Đồ Từ cung kính gật đầu: "Vâng!"

...

Chuyển Bích phong.

Trong một trúc lâu thật to, năm tên tu sĩ cấp cao chính đạo trong chuyến này đang tập hợp một chỗ pha trà trò chuyện.

Theo linh tuyền trong tiểu lô bùn đỏ sôi trào, chẳng mấy chốc hương thơm linh trà thanh đạm tràn ra xung quanh, bao phủ đầy cả phòng.

Thưởng thức trà thơm, sau khi trò chuyện một chút cuối cùng đã tiến vào việc chính.

Chương 1056: Đại ma đầu tuyệt thế (1)

Thanh Nguyên Vương Chung Quỳ Tử Lê mặc hoàng bào trầm giọng nói: "Thực lực cùa Bùi Lăng này cực kỳ cường hãn, muốn chính vị Thánh Tử cần leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, tuy đây là một cơ hội, nhưng nếu đến lúc đó không có hy vọng quá lớn, cũng không cần phái đệ tử đi chịu chết."

"Ma môn lòng dạ ác độc, thủ đoạn hạ lưu, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội giết hại chân truyền do chúng ta cẩn thận bồi dưỡng."

Nữ tu Tố Chân Thiên hơi nhíu mày: "Nhưng cứ như vậy, chính đạo chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các đệ tử vẫn phải lên, chỉ cần cho thêm một ít thủ đoạn giữ mệnh là được."

Kiếm khách Hàn Ảm Kiếm Tông trầm giọng nói: "Đúng là thực lực Bùi Lăng không phải bình thường, nhưng Vạn Tộc Huyết Thê cũng không thể khinh thường. Đến lúc đó một thân pháp lực tu vi của đối phương đều dùng để kiềm chế Vạn Tộc Huyết Thê, chưa chắc các đệ tử đã không có cơ hội."

"Có thể chém giết Bùi Lăng đúng là tốt nhất." Giọng lão tướng Yến Tê thành trầm thấp, "Nhưng nếu không có cơ hội, cũng không cần cưỡng cầu."

"Cho dù Bùi Lăng này thật sự chính vị Thánh Tử, chính đạo ta cũng có thiên kiêu tuyệt thế đủ để chống lại."

Lão giả Cửu Nghi sơn chậm rãi gật đầu: "Không sai! Chính đạo ta luôn quang minh lỗi lạc, những năm qua vẫn ngăn cản được ma đạo này, cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính chiến đấu, cũng đường đường chính chính thắng, không cần lo lắng một hậu bối Ma môn Bùi Lăng cỏn con này chứ?"

"Lần này đến đây, mục đích chính yếu nhất vẫn là để đám tiểu bối lịch luyện một phen, tăng thêm kiến thức."

"Thắng hay thua vốn không quan trọng."

Đang nói chuyện, gian ngoài truyền đến động tĩnh, lại là chân truyền năm tông cùng nhau đến đây cầu kiến.

Năm tên tu sĩ cấp cao đang nói chuyện vẻ mặt đều rất bình thản, vừa rồi tiểu bối nhà mình theo Bùi Lăng đi gặp Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, đương nhiên bọn họ cũng biết rõ.

Bởi vì đại trận ngăn cách, bọn họ cũng không biết trong cung điện Tông Chủ phu nhân xảy ra chuyện gì.

Nhưng có đám trưởng bối bọn họ ở đây, đoán chắc Tư Hồng Khuynh Yến cũng không dám ra tay với đệ tử của bọn họ.

Nghĩ vậy, kiếm khách Hàn Ảm Kiếm tông thản nhiên hỏi: "Chuyện gì?"

Năm tên chân truyền đều mặt đỏ tới mang tai, miệng mở rộng, lại lúng ta lúng túng không nói gì, trong chốc lát không biết nên miêu tả như thế nào?

Thấy cảnh này, năm vị trưởng bối lập tức nhướn mày, tưởng đệ tử nhà mình bị sỉ nhục gì đó.

Nữ tu Tố Chân Thiên lập tức nói: "Không cần lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói! Nếu Tư Hồng Khuynh Yến lấy lớn hiếp nhỏ, những trưởng bối chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn, chắc chắn sẽ đi qua đòi một lời giải thích!"

Sở Vũ Thường vội nói: "Sư tổ, cũng không phải Tư Hồng Khuynh Yến vô lễ với chúng ta, mà là..."

Nói đến đây, sắc mặt nàng càng đỏ, trong lòng cố gắng sắp xếp xem phải nói tiếp thế nào.

Thấy Sở Vũ Thường nói chuyện chỉ nói một nửa, trưởng bối Kiếm tông hơi mất kiên nhẫn, phân phó vãn bối mà mình dẫn tới: "Vị Ương, ngươi kể lại mọi việc đi."

Nghe vậy, hai gò má Thu Vị Ương cũng đỏ bừng nhưng trưởng bối đã ra lệnh, nàng đành phải cố nén ngượng ngùng nói: "Hồi chư vị trưởng bối, Bùi Lăng dẫn bọn ta đến gặp Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông. Lúc đầu chúng ta còn tưởng có việc gì đó, ai biết sau khi đối phương thấy Tông Chủ phu nhân lại bắt đầu song tu với Tông Chủ phu nhân..."

Cái gì?!

Năm tên tu sĩ cấp cao chính đạo đều hoảng sợ, Bùi Lăng chỉ là đệ tử Kết Đan kỳ, song tu với Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông?

Tông Chủ Trọng Minh tông đâu?

Là Bùi Lăng quá to gan, hay Tông Chủ quá rộng lượng?

Trong chốc lát, năm vị trưởng bối hai mặt nhìn nhau, không nói được một chữ nào.

Lúc này, Thu Vị Ương còn muốn nói tiếp, lại nghe Thương Phù Phong Cửu Nghi sơn bổ sung: "Không! Không phải song tu! Chư vị trưởng bối, Bùi Lăng và Tông Chủ phu nhân cũng không phải song tu, mà là thải bổ."

"Tông Chủ phu nhân bị ép buộc."

"Mặc dù lúc xảy ra chuyện có bình phong che chắn, chúng ta không thấy tình hình cụ thể bên trong, nhưng từ sự biến hóa của hai bóng người trên bình phong, Bùi Lăng rất to gan."

Chung Quỳ Chỉ Cức cũng nói: "Không sai, trong lúc đó Tông Chủ phu nhân còn bắt đầu cầu xin tha thứ."

"Nhưng dường như những điều này càng cổ vũ sự ma quỷ và hào hứng của Bùi Lăng kia, đối phương không chỉ không dừng lại, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả."

Văn Nhân Mi trầm giọng nói: "Lúc ấy Sở sư muội và Thu sư muội muốn đi vào ngăn cản, lại bị đao bản mệnh của Bùi Lăng kia ngăn lại, tính tình đao bản mệnh kia cuồng vọng khát máu, nói thẳng dù là Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, cũng chỉ là tài nguyên tu hành của chủ nhân nàng."

Sở Vũ Thường lấy lại bình tĩnh, giọng nói mang theo sự tức giận: "Chắc chắn ma đầu Bùi Lăng kia cố ý thải bổ Tông Chủ phu nhân ngay trước chúng ta, hắn cố ý làm cho chúng ta nhìn!"

Lúc đầu các đệ tử còn hơi ngượng ngùng che che lấp lấp, muốn nói lại thôi, nhưng càng nói đến phần sau trong lòng càng đầy căm phẫn.

Năm vị trưởng bối trợn mắt hốc mồm nghe, bọn họ vốn tưởng Bùi Lăng chỉ là một Kết Đan, song tu với Tông Chủ phu nhân đã là việc kinh thế hãi tục.

Nhưng không ngờ...

Bùi Lăng lại thải bổ Tông Chủ phu nhân??

Chương 1057: Đại ma đầu tuyệt thế (2)

Tông Chủ phu nhân còn bị cưỡng ép??

Hơn nữa, Tông Chủ phu nhân lại bị thải bổ đến tình trạng cầu xin tha thứ??

Đây, đây thật sự chỉ là một vị chân truyền Trọng Minh tông?

Nếu không phải trước đó biết tu vi của Bùi Lăng thật sự chỉ có Kết Đan kỳ, chắc chắn bọn họ cho rằng đây là một vị đại ma đầu hung uy hiển hách, uy chấn tám phương!

Không!

Tư Hồng Khuynh Yến là một đại ma đầu!

Kết quả lại phải cầu xin tha thứ trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng này còn đáng sợ hơn đại ma đầu chân chính!

Hiện tại tu vi đối phương chỉ có Kết Đan đã có ma uy như thế, một khi tu vi đối phương tăng lên...

Nghĩ tới đây, sắc mặt lão giả Cửu Nghi sơn lập tức nghiêm nghị, sau đó nói: "Truyền tin cho trong môn, tăng phần thưởng trong lệnh truy nã Bùi Lăng lên gấp trăm lần! Không, phải tăng lên bằng với Tông Chủ Trọng Minh tông Tô Ly Kinh mới được!"

Nghe vậy, bốn tên tu sĩ cấp cao khác đều lấy lại tinh thần, chợt rối rít tỏ vẻ đồng ý.

Ngay sau đó, nữ tu Tố Chân Thiên phân phó: "Lần này trong đại điển Thánh Tử chính vị của Bùi Lăng, Thường Nhi, ngươi đừng lên sàn."

Nghe nói như thế, đầu tiên đám người khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu được Bùi Lăng kia đã dám can đảm thải bổ Tông Chủ phu nhân trước mặt mọi người, đâu còn chuyện gì mà đối phương không dám làm?

Chẳng may lúc đối phương leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, đệ tử Tố Chân Thiên đi lên khiêu chiến, sau khi thất bại lại bị đối phương cưỡng ép thải bổ Sở Vũ Thường ngay trước mặt chín môn phái lớn thì làm sao bây giờ?

Những người khác, dù chín phần chín là ma tu cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy.

Nhưng Bùi Lăng...

Đối với tên ma đầu này, chỉ sợ việc này cũng bình thường như ăn cơm uống nước.

Sở Vũ Thường nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen cau lại, lập tức nói: "Sư tổ, dù đệ tử thật sự không địch lại ma đầu Bùi Lăng kia, nhưng vì thanh danh Tố Chân Thiên ta, đệ tử tuyệt đối không lùi bước!"

"Kính xin sư tổ yên tâm, đệ tử sẽ không làm Tố Chân Thiên mất mặt."

"Một khi thất bại, đệ tử lập tức tự sát, không cho ma đầu Bùi Lăng kia có bất kỳ cơ hội nào làm nhục ta!"

"Với tu sĩ chúng ta, trừ ma vệ đạo là bổn phận. Trước khi đến, đệ tử chiến thắng sư tỷ muội cũng vì ám sát Bùi Lăng trên Vạn Tộc Huyết Thê."

"Nếu bây giờ e ngại thanh danh làm liều tàn bạo của đối phương, ngay cả huyết thê cũng không dám lên, chẳng phải uổng phí tông môn nhiều năm bồi dưỡng?"

"Bốn tông ma đạo, hôm nay có Bùi Lăng, nếu ngày mai lại có Trương Lăng, Lý Lăng đệ tử, cũng không thể nhiều lần né tránh, luôn trốn ở tông môn và dưới sự che chở của trưởng bối, không dám xuất hiện."

"Như thế không phải khiến đạo tâm bị long đong, sớm muộn cũng trở thành một phế nhân!"

"Cho nên, vì tông môn, cũng vì con đường sau này của đệ tử, cầu xin sư tổ thành toàn, cho đệ tử lên huyết thê, ám sát Bùi Lăng dựa theo kế hoạch ban đầu!"

"Dù chỉ là tiêu hao hắn một chút giúp sư huynh tỷ đồng môn, cũng không uổng phí lần này đệ tử theo sư tổ đến đây."

Nói xong, Sở Vũ Thường trực tiếp quỳ xuống cầu xin, thân hình thướt tha nhưng vẻ mặt kiên nghị, không có chút dao động và sợ hãi nào.

Thấy thế, trong mắt nữ tu Tố Chân Thiên lộ ra vẻ tán thành, lúc đang do dự có nên để đệ tử này ra sân hay không, Chung Quỳ Tử Lê lại lắc đầu, nói: "Không ổn! Theo bổn vương biết, Bùi Lăng này còn yêu thích nữ thi hơn cả người sống."

"Nếu Sở sư điệt thật sự chết rồi, sẽ càng thêm cổ vũ tâm tính vặn vẹo kia của Bùi Lăng..."

Còn yêu thích nữ thi hơn cả người sống?!

Sở Vũ Thường và Thu Vị Ương lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ đều không sợ chết, nhưng...

Nếu thật sự bị Bùi Lăng làm nhục trước mặt mọi người...

Hơn nữa còn là thi thể của các nàng ...

Trong chốc lát, hai tên nữ tu lập tức nổi giận đan xen, không dám tiếp tục suy nghĩ.

Tặc tử Ma môn thật sự phát rồ!

Nghe vậy, trưởng bối Kiếm Tông cũng lập tức phân phó: "Chưa hết, lần này ngươi cũng đừng lên sàn."

Trong lòng Thu Vị Ương rất không phục, nhưng nghĩ đến Bùi Lăng còn không buông tha cả thi thể, nàng lập tức hít sâu một hơi, cúi đầu trả lời: "Vâng, đệ tử hiểu rõ."

Lúc này, lão giả Cửu Nghi sơn, Thanh Nguyên Vương Lưu Lam hoàng triều và lão tướng Yến Tê thành căn dặn ba người Thương Phù Phong, Chung Quỳ Chỉ Cức và Văn Nhân Mi: "Nếu bên ma môn kia không lên sân, vậy các ngươi cũng án binh bất động, đừng có ra mặt."

"Nếu chân truyền Ma môn ra sân..."

"Vậy để Ma môn chó cắn chó đi."

Dù sao, có lẽ bây giờ ma đầu Bùi Lăng kia còn có thể đối phó cả Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, phái đệ tử đi khiêu chiến đối phương, chẳng phải giống với tự tìm đường chết sao?

Về phần mặt mũi chính đạo... Ha ha ha, Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông bị một đệ tử thải bổ trước mặt mọi người, trong đại điển Thánh Tử chính vị lần này, còn ai có thể mất mặt hơn cả chủ nhà này?

Cũng không tin mai sau Trọng Minh tông còn dám lấy đại điển lần này ra khoe khoang.

Phân phó đệ tử xong, vẻ mặt năm vị tu sĩ cấp cao chính đạo lập tức nghiêm nghị, lão tướng Yến Tê thành trầm giọng nói: "Xem ra, trước đó chúng ta còn chưa đủ coi trọng Bùi Lăng, hiện tại phải điều tra hắn thật kỹ càng."

Chương 1058: Chuẩn bị Ngưng Anh

Thanh Nguyên Vương Lưu Lam hoàng triều khẽ gật đầu, sau khi nhanh chóng bố trí một trận pháp phòng hộ, mới truyền âm nói: "Trong Ma tông còn có ám tử triều ta, có thể giao chuyện này cho bổn vương."

"Từ giờ trở đi, không thể để những đám tiểu bối này rời khỏi chúng ta nửa bước." Nữ tu Tố Chân Thiên nhắc nhở, "Nếu không, chắc chắn Tư Hồng Khuynh Yến sẽ không buông tha bọn họ."

Lão giả Cửu Nghi sơn vuốt ve râu dài khẽ gật đầu, tiếp theo nói: "Dù sao nơi đây cũng là địa bàn Ma tông, một khi Trọng Minh tông mở ra Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận, chỉ bằng năm người chúng ta muốn bảo toàn đệ tử, sợ là vẫn chưa đủ lực."

"Phải đưa tin cho tông môn, lại tìm một số người tới cùng tọa trấn."

Đám người nhao nhao đáp ứng, tự mình thi triển thủ đoạn liên lạc với tông môn.

...

Tổ địa Chẩm Thạch Tô thị.

Trong nhà cửa nguy nga liên miên có một tòa kiến trúc cao lớn lạ thường, lạnh lẽo yên ắng, uy nghiêm.

Chính là từ đường dòng chính Tô thị.

Sâu trong từ đường có một tòa cung điện rộng rãi tĩnh mịch, vô số Mệnh Hồn đăng lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn giống hệt với tòa quảng điện trong tông môn.

Chỉ là số lượng những Mệnh Hồn đăng này ít ỏi, hơn nữa thoạt nhìn hình bóng lay động, mơ hồ có một ít cảm giác phù phiếm, không ngưng thực như trong quảng điện.

Trong giây lát, một chiếc Mệnh Hồn đăng cao mấy thước đột nhiên dập tắt.

Người trông coi nhướn mày, tâm niệm vừa động, bấm niệm pháp quyết triệu hoán đế đèn đến trước mặt, bắt đầu kiểm tra có phải Mệnh Hồn đăng xảy ra vấn đề gì hay không.

Sau một lát, phát hiện Mệnh Hồn đăng không sai, người trông coi Mệnh Hồn đăng lập tức thay đổi sắc mặt.

Mệnh Hồn đăng nơi đây là tổ tiên Tô thị lấy đại pháp lực đại thần thông dẫn dắt mệnh hồn trong điện tông môn, tất cả Mệnh Hồn đăng huyết mạch đích hệ Tô thị đều hiện ra rõ ràng.

Mặc dù không phải thật sự di chuyển Mệnh Hồn đăng đến đây, lại không khác gì Mệnh Hồn đăng thật sự.

Mỗi một ngọn Mệnh Hồn đăng dập tắt có nghĩa một dòng chính Tô thị đã vẫn lạc!

Mặc dù Tô thị kéo dài vài vạn năm, con cháu rất nhiều, bình thường việc đệ tử bỏ mình căn bản không gây ra bao nhiêu gợn sóng, nhưng dòng chính đương quyền, bất kỳ sự sống chết của thành viên dòng chính nào đều không phải việc nhỏ.

Nghĩ đến đây, người trông coi liên tục đánh ra pháp quyết, bắt đầu suy tính tình trạng của chủ nhân Mệnh Hồn đăng, cùng vị trí cuối cùng...

Sau một lát, hắn ta nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, một đạo phân thân Tô Thiên Nhai đang xử trí tộc vụ trong thư phòng, đột nhiên gian ngoài vang lên giọng nói của tùy tùng: "Gia chủ, người trông coi từ đường cầu kiến!"

Tô Thiên Nhai nhướn mày, nói: "Để hắn vào."

Trong giây lát, một lão giả áo đen đi vào bên trong, khom mình hành lễ.

"Chuyện gì?" Tô Thiên Nhai ngắn gọn hỏi.

Lão giả áo đen trầm giọng nói: "Bẩm gia chủ, Mệnh Hồn đăng của công tử đã dập tắt, người ra tay tâm tư kín đáo, không thể suy tính là người phương nào ra tay."

Tô Thiên Nhai thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức hỏi: "Vị trí thi thể ở đâu?"

Lão giả áo đen nói: "Ở giữa Truyền Tống Trận Phương gia bảo và Truyền Tống Trận Nhan gia bảo."

Tô Thiên Nhai nhẹ gật đầu, mặc dù còn chưa thấy thi thể nhưng hắn ta đã đoán được là người phương nào ra tay, lúc này không cần phải nhiều lời nữa bước nhanh ra ngoài.

...

Ánh sáng trắng lóe lên, Bùi Lăng đi ra Truyền Tống Trận.

Lúc này, hắn đã đi tới một sơn cốc hoang vu, khắp nơi yên ắng, hoang tàn vắng vẻ.

Đây là một vị trí truyền tống ở phía tây nam Trọng Minh tông, xưa nay không ai trông coi, chỉ có trận pháp làm phòng hộ, tất nhiên là sự lựa chọn ưu tiên khi Bùi Lăng phải chạy trốn.

Hắn lấy ra huyết kiệu, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu còn đang ngủ say trực tiếp phi hành hết tốc lực về phía Thanh Yếu sơn.

Nhưng chỉ bay khoảng một canh giờ, khí tức của Bùi Lăng lập tức bắt đầu tiết ra ngoài, 【 Đố Nang Tỏa 】 không ép được tu vi của hắn!

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhất định phải lập tức Ngưng Anh.

Nếu không tiếp theo pháp lực xao động, sẽ càng ngày càng không chịu khống chế.

Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì có khả năng trực tiếp đột phá Phàm Anh!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức khống chế huyết kiệu dừng lại, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào kịch độc trên người Tông Chủ phu nhân có thể kéo thêm một thời gian, có thể giấu giếm việc này lâu hơn...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn phất tay thu hồi huyết kiệu, sau đó tùy tiện bố trí một tòa trận pháp phòng ngự ở xung quanh, liền ném Ngọc Tuyết Chiếu vào bên trong, ngay sau đó lấy ra một viên Hư Thiên giới chủng, trực tiếp thôi động.

Ngay sau đó, Bùi Lăng trực tiếp biến mất tại chỗ.

Cảnh vật trước mắt biến hóa như mộng như ảo, dường như đã trải qua thời gian rất lâu, lại như chỉ trong nháy mắt.

Lúc Bùi Lăng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng trên tầng tầng lớp lớp biển mây.

Trên đỉnh đầu là bầu trời xanh lam như lưu ly.

Chân trời xa xa mơ hồ có một vòng kim quang như là nắng gắt mới lên, chỗ chiếu đến, mây trắng đều nhiễm lên một vòng màu vàng xán lạn lại sáng rỡ.

Trong tầm mắt chỉ thấy dưới chân và xung quanh đều là biển mây mềm mại dày đặc như núi như sóng, dường như mênh mông vô tận.

Chương 1059: Ván cờ dang dở (1)

Không có bao nhiêu khác biệt với cảnh tượng lần đầu hắn tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Thấy mình đã tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", Bùi Lăng không dám trì hoãn, lập tức ngồi xếp bằng xuống mở ra túi trữ vật, lấy ra tất cả vật liệu cần thiết để Ngưng Anh.

Trong lòng hắn nhanh chóng suy tư, vừa rồi hệ thống uỷ thác 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 là lúc hắn đã thải bổ xong Tông Chủ phu nhân, chuẩn bị chính thức Ngưng Anh mới bị ngoại lực cắt ngang.

Hiện tại mình lại dùng hệ thống uỷ thác, tốt nhất vẫn dùng 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 , như thế chắc chắn có thể tiếp tục Ngưng Anh vừa rồi, nếu không một khi thay đổi công pháp, rất có thể lại xảy ra chuyện gì đó.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Cầm Thiên Thủ 】 ."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Cầm Thiên Thủ 】 cần tu vi Nguyên Anh mới có thể tu luyện, kiểm tra ra ký chủ không đủ tu vi."

"Leng keng! Hệ thống miễn phí Ngưng Anh cho ngài, bắt đầu tu luyện 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 ..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu Ngưng Anh cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, sau đó dưới sự điều khiển của hệ thống, cầm lấy thiên tài địa bảo xung quanh bắt đầu sử dụng...

...

Địa giới Trọng Minh tông.

Giữa từng ngọn núi hoang tàn vắng vẻ, đủ loại cỏ cây tuỳ tiện sinh trưởng, lộn xộn lại sinh cơ bừng bừng.

Côn trùng kêu vang tước gáy, tẩu thú gào thét, lúc nào cũng có thể nghe thấy.

Đột nhiên tất cả sinh linh như nhận lấy sự sợ hãi gì đó, sau khi phát ra mấy tiếng gào thét, nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa.

Trong quá trình này, thậm chí đi ngang qua đồ ăn còn không rảnh bắt giữ, hoảng sợ liều mạng muốn rời xa.

Trong trận pháp phòng ngự vội vàng bố trí, Ngọc Tuyết Chiếu còn đang ngủ say, nhưng khí tức quanh người nó lại càng ngày càng mạnh.

Chẳng mấy chốc lấy trận pháp làm trung tâm, hoặc là nói lấy Ngọc Tuyết Chiếu làm trung tâm, trên bầu trời dần ngưng tụ đám mây đen như mực...

"Tiểu Tự Tại Thiên."

Biển mây tuyết trắng như bị nhiễm một vòng khói mù.

Ánh sáng vàng ở chân trời dần suy yếu.

Vốn bầu trời trên đỉnh đầu màu xanh lam, kiếp vân đen như mực bắt đầu hội tụ.

Bùi Lăng đứng trên mây, áo bào không gió mà bay, khí tức quanh người nhanh chóng tăng lên, trong khoảnh khắc đã từ Kết Đan đỉnh phong thuế biến đến Nguyên Anh kỳ.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn vẫn đang không ngừng lấy ra thứ đã từng luyện chế, rút ra mệnh cách và chú lực ở bên trong, luyện vào bản thân.

Kiếp vân càng tụ càng nhiều, dày đặc che khuất toàn bộ tầm mắt.

"Tiểu Tự Tại Thiên" vốn xán lạn rực rỡ đã một mảnh lờ mờ, ngay cả ánh sáng vàng phía chân trời cũng bị áp chế tới cực điểm, khí tức yếu ớt như đốm lửa nhỏ sắp tắt.

Trong đám mây đen nhánh không ngừng truyền ra sự chấn động khiến người ta hoảng sợ run rẩy.

Thiên uy mênh mông to lớn lạnh thấu xương.

Sâu trong biển mây, Trầm Miên sơn cốc.

Vô số gốc cây lớn che trời san sát, dây leo thô to như cự mãng quấn giao như dệt trong sơn cốc, ở giữa cành lá sum suê có một thiếu nữ tuyệt mỹ tóc bạc da trắng như tuyết đang ngủ say.

Đột nhiên, Dược Dạ Thư chưa ngủ say đủ thời gian, hàng lông mày kẻ đen cau lại, sau đó lập tức mở mắt.

Trong con ngươi xanh biếc như phỉ thúy mang theo chút nghi ngờ, xuyên qua cành lá rậm rạp nhìn về phía kiếp vân màu đen trên đỉnh đầu.

Sau đó nàng hơi quay đầu, ánh mắt xuyên qua sự ngăn cách trùng điệp, lập tức thấy được Bùi Lăng ở chính giữa "Tiểu Tự Tại Thiên".

Là tên đệ tử mà lần trước nàng phá lệ thu nhận, hiện tại đối phương chuẩn bị độ Nguyên Anh kiếp...

Dược Dạ Thư rất ngạc nhiên, nàng cảm ứng được thiên uy lẫm liệt như có gai ở sau lưng, lúc này mới sớm thức tỉnh từ trong ngủ say. Nhưng Bùi Lăng mới độ xong Kim Đan kiếp không bao lâu, lúc này đã chuẩn bị Ngưng Anh rồi?

Tốc độ tu luyện này thật sự không phải nhanh bình thường!

Nhưng nếu là đệ tử của mình, vậy không cần lo lắng cái gì, tiếp tục ngủ say là được.

Về phần Bùi Lăng có thể vượt qua thiên kiếp hay không... Dù sao có Thiên Thương Lệ của nàng, dù độ kiếp thất bại, đệ tử này cũng không có việc gì.

Nghĩ đến đây, Dược Dạ Thư khép hai mắt lại, sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say...

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, sau khi hấp thu mệnh cách và chú lực trong mười mấy món đồ vật, cuối cùng cũng ngừng lại.

Bỗng nhiên, cảnh vật trước mắt hắn xảy ra biến hóa, một bụi hoa tường vi vô cùng tươi tốt.

Cành lá đen nhánh như mực như đêm, đầu cành mọc ra từng đóa hoa hai màu đỏ trắng đan xen, như máu tươi hắt xuống đất tuyết nhìn đầm đìa lại giật mình.

Sâu trong bụi hoa, có người cong đầu gối ngồi xếp bằng, dường như đang "nhìn" hắn.

Người kia mặc một bộ áo vải, tóc xõa chân trần, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Xung quanh có vài hình bóng lay động, không giống như nhánh hoa tường vi, ngược lại như là lá dâu.

Chương 1060: Ván cờ dang dở (2)

Trong khi xuất hiện, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, lông tóc cả người dựng đứng, từ nơi sâu xa như có sự khủng bố lớn lao, tai họa lớn lao gì đó sắp diễn ra.

Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, lần trước Kim Đan kiếp gặp được huyễn tượng Bồng Doanh quan, lần này Nguyên Anh kiếp lại xảy ra chuyện gì?

Dưới tình huống bình thường, dù là Kim Đan kiếp hay Nguyên Anh kiếp, hai lần huyễn tượng xuất hiện đều cực kỳ không bình thường! Đặc biệt là lần Nguyên Anh kiếp này, Lệ sư tỷ còn cố ý chuẩn bị rất nhiều tâm đắc Ngưng Anh trong tộc Lệ thị cho hắn, trong đó cũng không nhắc đến những thứ này.

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, hệ thống thao túng thân thể hắn bay thẳng đến bóng người kia.

Càng đến gần càng có thể cảm nhận được quanh người đối phương truyền tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như là một con tiểu trùng bị quái vật khổng lồ gì đó để mắt tới.

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng sợ hãi, nhưng hệ thống lại không nhúc nhích chút nào, thao túng thân thể hắn thoải mái đi đến bên cạnh bóng người cũng ngồi xếp bằng xuống, chẳng mấy chốc đã bày ra động tác giống hệt đối phương.

Vào lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu vận chuyển một môn công pháp, mệnh cách và chú lực vừa hấp thu cũng bị dẫn dắt theo.

Đây là một bộ công pháp hoàn toàn xa lạ nhưng vừa vận chuyển, Bùi Lăng lập tức nhận ra đây là 【 Thực Nhật bí lục 】 !

Công pháp trong truyền thừa của "Chú"!

Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm thấy khuôn mặt của mình xảy ra biến ảo, khí tức cũng biến thành bóng dáng không khác gì người bên cạnh...

Đây là tình huống như thế nào?

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, ngay lúc này bên tai hắn vang lên tiếng mưa to "rầm rầm", theo đó là tiếng lôi điện ầm ầm đan xen.

Chẳng mấy chốc, chầm chậm hiện ra một bóng dáng u ám từng xuất hiện trong lúc Kim Đan kiếp, một thiếu nữ quần áo xinh đẹp ngồi quỳ bên cạnh hắn.

Thiếu nữ kia lông mi cong mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, làn da trắng nõn non mềm, trên đầu chải Song Loa Kế, lấy tơ lụa hạt châu nhiều màu kết thành một đôi đồng tâm như ý, cuối cùng điểm xuyết tơ lụa thật dài. Sau đầu rối tung, bên tai một đôi khuyên tai vàng con dơi như ý, bên ngoài mặc áo dài màu vàng nhạt nửa cánh tay thêu cành sơn chi quấn quanh ở viền, bên trong là áo ngắn tay áo hẹp màu trắng, váy lụa màu cây ngải thêu điệp luyến hoa, bên hông buộc thắt lưng gấm màu xanh biếc phần tua dài đến mắt cá chân.

Ở khóe miệng nàng có một nốt ruồi đen, tăng thêm mấy phần hoạt bát.

Chính là Kế Sương Nhi!

Sau khi bóng dáng u ám xuất hiện thấy Bùi Lăng và bóng người áo vải kia, hình như hơi do dự, sau đó đi đến trước mặt bóng người áo vải, lấy ra mấy thứ bàn cờ quân cờ bắt đầu loay hoay.

Chẳng mấy chốc hắn ta bày ra bàn cờ dở dang mà Bùi Lăng đã gặp hai lần trước đó, chợt nhẹ gật đầu với bóng người áo vải, nói: "Ngươi trước."

Nghe vậy, bóng người áo vải không hề có chút phản ứng nào.

Giọng bóng dáng u ám nặng hơn: "Đến ngươi hạ cờ."

Cùng lúc đó, một đạo sét đánh "răng rắc" một tiếng nổ vang giữa không trung, dường như bóng dáng u ám không hài lòng.

"Rầm rầm"...

Mưa rơi lớn hơn, không chỉ là tiếng động, mà thật sự có từng giọt mưa lớn rơi xuống, cành lá tường vi xung quanh ướt nhẹp.

Chẳng mấy chốc đóa hoa màu đỏ trắng không ngừng suy tàn, rơi vào trong bùn đất.

Cuối cùng bóng người áo vải hơi cử động một chút, dường như bị tiếng động lần này đánh thức, hắn ta nghiêng mặt qua, mắt nhìn bàn cờ, sau đó tùy ý cầm lấy một viên cờ trắng đặt xuống bàn cờ.

Viên cờ trắng này vừa rơi xuống, toàn bộ cờ đen xung quanh đều chuyển thành cờ trắng, vốn cờ trắng đã rơi vào tuyệt cảnh lập tức hơi hòa hoãn lại.

Thấy thế, bóng dáng u ám không nói thêm gì, cũng lấy ra một viên cờ đen đặt xuống.

Bóng người áo vải tiếp tục lấy ra cờ trắng đặt xuống, cũng như vừa rồi, cờ đen xung quanh cờ trắng lại chuyển thành màu trắng.

Hai người có qua có lại, chẳng mấy chốc trên bàn cờ đã triển khai chém giết kịch liệt.

Bùi Lăng ngồi bên cạnh nhìn, mặc dù hắn không hiểu rõ kỳ đạo lắm nhưng tình thế ván cờ rõ ràng như vậy, dù sao cũng có thể nhìn ra một ít cách thức.

Vốn ván cờ dang dở này không có cách phá giải, nhưng không chịu nổi việc bóng người áo vải trắng trợn gian lận!

Một lát sau, ván cờ chưa phân ra thắng bại, bóng dáng u ám đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bóng người áo vải kia, tiếng nói ù ù như lôi đình: "Ngươi không phải người kia!"

Bóng người áo vải kia mở miệng, giọng nói lơ lửng quỷ quyệt, lộ ra hàn khí âm u: "Là ngươi tìm nhầm người."

Ngay sau đó, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang Bùi Lăng.

Trong nháy mắt Bùi Lăng cảm thấy từ nơi sâu xa có một luồng khủng bố to lớn, tai họa to lớn tràn trề giáng xuống, huyết dịch toàn thân cũng lạnh lẽo, dường như trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử, hôi phi yên diệt ngay tại chỗ!

Chỉ có điều, dưới sự điều khiển của hệ thống, hành động tiếp theo của Bùi Lăng lại hoàn toàn ngược lại với trong lòng.

Hắn quang minh chính đại đi đến bên cạnh bàn cờ, nhanh chóng cầm lấy một viên cờ trắng và một viên cờ đen, trực tiếp nuốt vào trong miệng.

Đồng thời, lấy ra Cửu Phách Đao trở tay đã là ba đao.

Chương 1061: Tư Hồng Khuynh Yến

Một đao chém nát bàn cờ, một đao chém về phía bóng dáng u ám, một đao chém về phía bóng người áo vải kia.

Bàn cờ lập tức vỡ nát không thấy gì nữa, dù là bóng dáng u ám hay bóng người áo vải kia đều không đánh trả, dường như vừa rồi đánh cờ đã hao hết lực lượng của bọn họ ở trong huyễn tượng này.

Chỉ là trên khuôn mặt ảm đạm của bọn họ, ánh mắt âm u lạnh lẽo dày đặc, trong chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng, sau đó chầm chậm tiêu tán.

Ngay khoảnh khắc huyễn tượng sắp tiêu tán, Kế Sương Nhi lại đi đến bên cạnh Bùi Lăng nhẹ nhàng nói: "Kế Vũ..."

Dư âm còn lượn lờ, nàng và huyễn tượng đã hoàn toàn biến mất.

Cảnh tượng trước mắt lại khôi phục hiện thực.

Bùi Lăng lập tức cảm giác được Nguyên Anh kiếp còn chưa bắt đầu, "Pháp" đã hoàn toàn trồng vào trong mệnh cách của hắn.

Còn có Đạo nghiệp mê chướng vốn nên xuyên suốt toàn bộ quá trình độ kiếp, cũng bị hắn luyện hóa hoàn toàn!

Trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra, là hai quân cờ vừa rồi!

Cờ đen là "Pháp", cờ trắng là "Đạo nghiệp mê chướng" của hắn!

Hệ thống điều khiển hắn nuốt hai quân cờ kia, hắn trực tiếp hoàn thành hai bước này!

Nhận ra được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức biết chắc mình đã thu hoạch được lợi ích to lớn gì đó, nhưng cùng lúc hắn cũng gây ra một rắc rối lớn...

Vào lúc này, kiếp vân trên đỉnh đầu đã ấp ủ hoàn tất, kiếp lôi gào thét di chuyển khắp nơi hóa thành chín đạo điện giao, ầm vang rơi xuống!

...

Trong đồng hoang.

Cỏ thơm tươi tốt, cành lá rậm rạp yên lặng như tờ.

Trong trận pháp phòng ngự, Ngọc Tuyết Chiếu yếu ớt tỉnh dậy, không rảnh suy nghĩ vì sao mình lại một mình xuất hiện ở nơi dã ngoại hoàn toàn xa lạ, toàn bộ thân hình nàng nhanh chóng bành trướng biến lớn.

Chẳng mấy chốc đã từ sủng vật xinh xắn nhỏ nhắn có thể bị Nhân tộc bình thường dùng một tay là có thể cầm lên, hóa thành một hung thú khổng lồ dài hơn mười trượng, cao chừng mấy trượng!

Da lông tuyết trắng đón gió phần phật, mấy cái đuôi cáo xoã tung sau lưng xòe ra như đuôi khổng tước.

Trong đôi mắt cáo quyến rũ của Ngọc Tuyết Chiếu sáng lên ánh sáng màu hồng nhạt, nàng hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn qua kiếp vân nhanh chóng hội tụ trên đỉnh đầu, phát ra từng tiếng gầm nhẹ.

Chẳng mấy chốc kiếp lôi đánh xuống, oanh!!!

...

Sâu trong Trọng Minh tông.

Trong sơn cốc, trong hồ nước như mặt kính.

Đại sảnh xa hoa yên lặng.

Tông Chủ phu nhân nhắm nghiền hai mắt, cả người gần như không có một sợi vải, trên da thịt tuyết trắng trải rộng vết đỏ lấm ta lấm tấm, váy áo rách nát và đồ trang sức ném khắp nơi trên mặt đất, trên bảo tọa.

Dưới thềm son, một thị nữ quần áo xinh đẹp ngã xuống, đã hôn mê.

Đột nhiên, Tông Chủ phu nhân hừ lạnh một tiếng xoay người ngồi dậy, phun ra một dòng máu màu xanh lục thật lớn!

Huyết dịch này vừa rơi xuống đất, trên viên gạch không chút hao tổn khi Cửu Phách Đao và chân truyền chính đạo giao thủ, lập tức nổi lên một làn khói xanh, bị ăn mòn ra một cái hố ngay tại chỗ, nhanh chóng mở rộng.

Cánh tay trúng độc của nàng cũng hoàn toàn khôi phục bình thường.

Tông Chủ phu nhân lập tức đứng dậy, tiện tay vung lên đã thay sang một bộ váy sam xa hoa hoàn toàn không khác bộ trước đó.

Nàng quay đầu, nhìn vải áo đồ trang sức rơi xuống trên mặt đất, vẻ mặt dần bắt đầu say mê.

Nàng là thê tử Tô Ly Kinh, đường đường là Tông Chủ phu nhân lại bị một đệ tử Kết Đan cưỡng ép đè trên bảo tọa của mình thải bổ ngay trước mặt chân truyền đệ tử tám phái... Cảm giác này thật sự kỳ diệu!

Ngoại trừ cái đó ra, trước đó nàng còn nghĩ, nếu gặp gỡ Bùi Lăng, hoặc là đối phương ngoan ngoãn bị nàng nô dịch, hoặc là đi chết!

Kết quả, hiện thực lại là mình bị đối phương thải bổ đến mềm giọng cầu xin tha thứ...

Nhưng Bùi Lăng kia không hề để ý đến, đệ tử này tuổi còn nhỏ lại có ý chí sắt đá, chính mình đã như vậy, hắn còn... Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của hắn vào khi đó thật sự là...

Nhớ lại đủ loại chi tiết vừa rồi, đôi mắt Tư Hồng Khuynh Yến lập tức mê ly như muốn say mê trong đó, tay cũng không nhịn được sờ về vào trong váy áo của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên tỉnh táo lại sắc mặt lạnh lẽo, tất cả quần áo đồ trang sức vỡ vụn trên mặt đất tự động bốc cháy, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn!

Bùi Lăng!

Còn có tất cả chân truyền đệ tử tám phái vừa rồi đều phải chết!!!

Trước tiên phong tỏa tin tức giết tám phái chân truyền kia, nếu những lão già kia dám ngăn cản, giết cả những lão già kia luôn!

Nơi này là Trọng Minh tông!

Chỉ cần mở ra Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận, trận chiến cùng cảnh chỉ cần không phải việc lớn khiến tông môn hủy diệt, Tông Chủ bế quan và các Thái Thượng trưởng lão sẽ không xuất hiện, nàng sẽ là vô địch!

Nghĩ vậy, Tư Hồng Khuynh Yến nhìn thị nữ còn đang hôn mê, trực tiếp đánh một chưởng.

Ầm!

Thị nữ lập tức hóa thành một vũng máu mưa bay lả tả xuống, chưa rơi xuống đất, ở hư không đã sinh ra linh hỏa nhanh chóng đốt cháy nó gần như không còn, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Tư Hồng Khuynh Yến bình tĩnh nhìn tình cảnh này, như làm một việc nhỏ không có ý nghĩa.

Tất cả người biết chuyện này phải chết!

Bao gồm thị nữ tuyệt đối trung thành hầu hạ nàng nhiều năm!

Chương 1062: Hệ thống mặc định toàn bộ là khen ngợi (1)

Ngay sau đó, nàng trực tiếp đi ra ngoài, nhưng vừa đi hai bước, hàng lông mày kẻ đen cau lại, sau đó trực tiếp bay lên không lại không có vấn đề gì.

Chẳng mấy chốc, Tư Hồng Khuynh Yến rời khỏi sơn cốc bay đến giữa không trung, lấy ra lệnh bài Tông Chủ phu nhân đang muốn thôi động Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận, lại nghe được một giọng nói phóng khoáng vang dội truyền đến từ xa xa, chấn động thiên sơn vạn thủy: "Bản tọa Kê Trì đến đây tham gia đại điển Thánh Tử chính vị lần này của quý tông!"

Kê Trì?

Tư Hồng Khuynh Yến nhướn mày, đây là một vị lão tổ Thiên Sinh giáo, là tổ tiên của Giáo Chủ đương nhiệm, thành danh đã lâu, tu vi cao thâm, chỉ sợ khó đối phó...

Suy nghĩ chưa hết, lại có một nói giọng nói trong trẻo tùy ý vang lên: "Bản tiên Hiên Chu, đến đây tham gia đại điển Thánh Tử chính vị, tiểu tông huyễn cảnh nhanh chóng tới đón!"

Vô Thủy sơn trang Hiên Chu lão tổ cũng tới Thánh Tông?

Tư Hồng Khuynh Yến khẽ giật mình, ngay sau đó lại có một giọng nói trầm ổn chất phác vang lên: "Lão phu Miêu Nhược Sinh đến đây tham gia đại điển Thánh Tử chính vị của quý giá."

Ngay sau đó, một luồng kiếm ý trùng điệp như thương hải hoành lưu, trời cao cuốn ngược, giáng lâm xuống toàn bộ Trọng Minh tông!

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Hàn Ảm Kiếm tông Đỗ Phất Tinh, đến đây tham gia đại điển Thánh Tử của quý giá."

Ngay sau đó, từng giọng nói nối đuôi nhau mà tới, vang vọng đất trời: "Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Khanh."

"Tố Chân Thiên Mộ Dung Ký Tuyết."

"Yến Tê thành Tạ Phạt Uyên."

"Cửu Nghi sơn Tiết Tái."

"Đến đây tham gia đại điển Thánh Tử!"

Thấy tám môn phái lớn đều có cường giả cấp bậc cự phách trấn tông đến đây, sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến lập tức âm trầm.

Vừa rồi nàng bị thải bổ tu vi, tốc độ ép độc quá chậm, việc này đã truyền ra ngoài!

Người của tám phái đến đây không phải thật sự tham gia đại điển Thánh Tử của Bùi Lăng, mà vì đề phòng nàng tàn sát chân truyền tám phái bịt miệng!

Tự biết đã mất cơ hội ra tay, Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, thần niệm lập tức đảo qua toàn bộ Trọng Minh tông, lại không tìm được Bùi Lăng, vẻ mặt nàng lập tức lạnh lẽo.

Bây giờ đã không thể giấu giếm việc này, chỉ có thể giết Bùi Lăng cho hả giận!

Chỉ có điều, đối phương trốn cũng nhanh!

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc Mệnh Hồn đăng của đối phương đã ở trong tay Cửu A Lệ thị.

Cửu A Lệ thị tuyệt đối không thể giao Mệnh Hồn đăng của Bùi Lăng cho nàng...

Thế nhưng, dù không có Mệnh Hồn đăng của đối phương, nàng vẫn có thủ đoạn tìm được vị trí của đối phương!

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Khuynh Yến một thân sát khí trở về chỗ ở trong hồ.

Sau một ngày một đêm.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây trắng xán lạn rực rỡ đã biến mất hơn phân nửa, để lộ ra địa hình núi ôn hòa nước mềm mại ở phía dưới.

Vào lúc này, một tầng ánh sáng trong trẻo mịt mờ như ẩn như hiện, bảo vệ Dược Dạ Thư và rất nhiều sinh linh đang say giấc nồng.

Bây giờ biển mây ban đầu chỉ còn lại một mảnh nhỏ, còn đâu đang dùng tốc độ yếu ớt bắt đầu biến mất.

Toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" tràn ngập kiếp lực còn sót lại.

Trên bầu trời, kiếp lôi đã dừng lại, kiếp vân đen như mực đang chầm chậm tiêu tán.

Trên đám mây, Bùi Lăng đã hoàn toàn hóa thành một người máu, toàn thân chồng chất vết thương, da cháy đen, chỉ ở tim còn sót lại một tia sinh cơ yếu ớt.

Lần này hắn trải qua Nguyên Anh kiếp mạnh xa Lệ Liệp Nguyệt và Kiều Từ Quang lúc trước!

Bùi Lăng cố gắng giữ vững thần trí tỉnh táo, cũng như Kim Đan kiếp lần trước, từ khi đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống, hệ thống uỷ thác đã bị Thiên kiếp cắt ngang, hiện tại hắn chỉ dựa vào thực lực của mình vượt qua trận Nguyên Anh kiếp trước nay chưa từng có này!

Gắng gượng chống đỡ ý thức sau cùng, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Cầm Thiên Thủ 】 !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra 【 Cầm Thiên Thủ 】 cần tu vi Nguyên Anh mới có thể tu luyện, kiểm tra ra ký chủ không đủ tu vi."

"Leng keng! Hệ thống miễn phí Ngưng Anh cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, thân thể mất đi khống chế, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển bắt đầu tiến hành bước Ngưng Anh cuối cùng.

Công pháp vận chuyển, kiếp lực còn sót lại xung quanh bị dẫn dắt nhanh chóng đến gần hắn, tiếp theo bị hấp thu trong cơ thể, luyện hóa.

Chẳng mấy chốc, thương thế trên người Bùi Lăng nhanh chóng phục hồi như cũ.

Kim Đan trong cơ thể hắn đã bị phá nát, đã hóa thành một đầu người màu vàng nhạt.

Vẻ ngoài của hắn giống hệt với vẻ ngoài bản tôn.

Theo tu luyện, đầu người càng ngày càng ngưng thực, chậm rãi từ màu vàng nhạt hóa thành màu vàng thuần đậm đến chói mắt thuần, cuối cùng tất cả ánh sáng vàng đều thu lại, đầu người biến thành màu mực cực hạn, chợt mở hai mắt ra!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng chính thức bước vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ!

Tất cả lực lượng của hắn đều xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Chương 1063: Hệ thống mặc định toàn bộ là khen ngợi (2)

"Nguyên Anh kỳ..." Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, hiện tại hắn vừa đi vào Nguyên Anh, tu vi chỉ có Nguyên Anh tiền kỳ, vì vậy Nguyên Anh trong cơ thể còn chưa hoàn chỉnh, chỉ là một cái đầu người.

Chờ hắn đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh có thể diễn hóa thành thân thể.

Đến Nguyên Anh hậu kỳ là tứ chi đều đủ, lớn lên không khác gì bản tôn của nó.

Chỉ có đến Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh mới thật sự hoàn chỉnh, mới có thể lấy Nguyên Anh là "Tướng", lấy mệnh cách năm "Pháp" ngưng tụ ra pháp tướng Nguyên Anh cường đại!

Tu sĩ đạt tới Nguyên Anh kỳ, cấp độ sinh mệnh sẽ nghênh đón một lần tăng lên nhảy vọt nữa.

Chẳng những thọ nguyên tăng nhiều, dù nhục thân bị chém giết, Nguyên Anh cũng có thể đơn độc trốn chạy.

Sau đó dù là đoạt xác trùng sinh hay sưu tập thiên tài địa bảo tự luyện chế một bộ nhục thân mới đều được.

Đương nhiên, nhục thân ban đầu do phụ mẫu tạo thành, được coi là một cơ thể, một khi bị chém giết, mặc kệ tiếp theo dùng cách nào thu hoạch được cuộc sống mới, cuối cùng vẫn không bằng nguyên bản, đều rất khó đi càng xa hơn trên đại đạo...

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, trong đầu lập tức vang lên tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Nguyên Anh, căn cứ vào đánh giá phản hồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lúc ký chủ Kết Đan kỳ không có đánh giá, hệ thống mặc định toàn bộ khen ngợi năm sao!"

"Leng keng! Kiểm trắc toàn bộ khen ngợi năm sao, hệ thống không cần thăng cấp!"

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ cho khen ngợi năm sao, hệ thống tặng miễn phí một gốc Thái Huyền thảo..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ cho khen ngợi năm sao, hệ thống tặng miễn phí một đan hỏa lục phẩm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ cho khen ngợi năm sao, hệ thống tặng miễn phí một giọt Thiên Thương Lệ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ cho khen ngợi năm sao, hệ thống tặng miễn phí nước thuốc tiên dược vạn năm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ cho khen ngợi năm sao, hệ thống tặng miễn phí..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ cho khen ngợi năm sao..."

Một lúc lâu sau, tặng khen ngợi năm sao mới kết thúc, Bùi Lăng đã sớm hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tiếng nhắc nhở của hệ thống vẫn còn tiếp tục...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Nguyên Anh, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp sáu lần..."

"Leng keng! Hệ thống không kiểm tra ra đạo lữ mới có điều kiện phù hợp..."

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp bảy..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký đạt tới Nguyên Anh, hệ thống tu luyện 【 Cầm Thiên Thủ 】 cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra mệnh lệnh xung đột, hệ thống ưu tiên tặng miễn phí cho ngài..."

Thế là, ngay sau đó Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, phi thân nhảy xuống đám mây, đi thẳng đến sơn cốc mà Dược Tiên Nữ đang ngủ say.

Không lâu sau, hắn đi tới một sơn cốc đầy gốc cây lớn che trời như hồng hoang.

Ở cửa cốc có rất nhiều Mộc Tinh thủ vệ tay cầm trường mâu, xếp hàng thủ vệ.

Phát hiện sinh linh tới gần, đám Mộc Tinh thủ vệ lần lượt thức tỉnh từ trong giấc ngủ say.

Bọn chúng đồng thời mở to mắt, cùng cúi đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

Không giống lần trước, lần đầu tiên Bùi Lăng tới nơi này, tu vi chỉ là Trúc Cơ, ở trong mắt những Mộc Tinh thủ vệ này không khác gì con kiến đi ngang qua.

Vì vậy, dưới tình huống không phát hiện Bùi Lăng có ác ý, căn bản không để ý tới đối phương.

Nhưng bây giờ, Bùi Lăng đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù có ác ý hay không, đám Mộc Tinh thủ vệ cũng bắt đầu đề phòng.

Thủ vệ hàng trước nhất đã giơ trường mâu lên, mũi thương sắc bén vẫn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dưới tia sáng ảm đạm, nhắm vào người đến từ xa xa.

Theo Bùi Lăng tới gần, càng ngày càng nhiều trường mâu bị giơ lên, khóa chặt mỗi một hành động của hắn.

Chỉ có điều, chờ đến khi hắn thật sự tới gần, tất cả Mộc Tinh thủ vệ đều cảm nhận được khí tức Hư Thiên giới chủng trên người hắn!

Không hề do dự chút nào, bọn chúng lập tức đảo ngược mũi thương, thu hồi sự đề phòng, tránh ra một con đường, thậm chí hai tên thủ vệ tận cùng bên trong còn đưa tay vén một đám dây leo treo lên nhánh cây cao mấy chục trượng, thuận tiện cho Bùi Lăng đi vào bên trong.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng một đường thông suốt, thuận lợi đi qua sơn cốc trấn giữ nghiêm ngặt, sau một lát hắn đến trung tâm sơn cốc, trong tầm mắt là dây leo rậm rạp quen thuộc.

Trong màu xanh đậm nhạt không đồng nhất, quấn quanh lấy Dược Dạ Thư đang ngủ say.

Mái tóc bạc của nàng như ánh trăng xõa xuống cành lá, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc, nhìn thoáng qua khuôn mặt hoa da phấn, khi hàng lông mi dài như quạt lông buông xuống rung động nhè nhẹ như cánh bướm, ngủ rất thơm ngọt.

Bùi Lăng không hề dừng mà đi về phía Dược Dạ Thư.

Trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy, mẹ nó hệ thống thiểu năng!

Cái này mẹ nó đang tặng thứ gì?!

Hắn vừa cưỡng ép Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, hiện tại lại muốn ra tay với sư tôn?!

Đệt! Đệt! Đệt!

Chương 1064: Yêu hồ hóa hình

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng sợ hãi, người cũng đã nhanh chân đi đến trước mặt Dược Dạ Thư, sau đó bị hệ thống điều khiển thuần thục đẩy ra rất nhiều dây leo, lộ ra thân thể mềm mại đường cong mỹ lệ, tuyết xây ngọc mài của nàng.

Dây leo xung quanh chậm rãi bay múa, tiếp tục quấn vào trên người Dược Dạ Thư như muốn che chắn.

Vào lúc này, Bùi Lăng đang bị hệ thống điều khiển nhanh chóng tiến lên trước, bắt đầu dùng sức hút...

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Bùi Lăng: "Leng keng! Hệ thống đang tặng miễn phí nước thuốc tiên dược vạn năm cho ngài..."

Trong chốc lát Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm, tư duy suýt nữa dừng lại.

Lúc kịp phản ứng, đã thấy hệ thống thao túng hắn hấp thụ nửa ngày, cũng không hút ra cái gì, hơn nữa điều tồi tệ hơn là Dược Dạ Thư đang say giấc nồng, hàng lông mày kẻ đen hơi nhăn lại, đột nhiên mở hai mắt ra!

Cái này...

Sư tôn ngươi nghe ta giải thích...

Trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ nhưng động tác của hắn lại không dừng lại chút nào! Quang minh chính đại mút vào nửa ngày ở ngay trước mặt Dược Tiên Nữ, trong miệng lại liếm láp không ít dược lực nhưng chậm chạp không thu hoạch được nước thuốc, ngay lúc hệ thống điều khiển đổi vị trí...

Ầm!!!

Ngay sau đó, trước mắt Bùi Lăng trực tiếp tối sầm lại, đã mất đi ý thức.

...

Dã ngoại hoang vu.

Xung quanh mấp mô, cỏ cây ngăn trở, rất nhiều nơi đã cháy đen hiện ra chất đất lưu ly.

Trên bầu trời, kiếp vân đen như mực đang nhanh chóng biến mất, một thiếu nữ toàn thân trần trụi, yêu mị diễm lệ tản ra yêu khí cường đại đang chậm rãi đứng lên từ dưới đất, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt hẹp dài quyến rũ cong thành trăng lưỡi liềm, trên mặt đầy vẻ vui mừng.

Hóa hình thành công!

Vuốt ve, đánh giá nhục thân hoàn mỹ không một tì vết này, trong lòng Ngọc Tuyết Chiếu vô cùng hài lòng.

Lực lượng và truyền thừa của Yêu tộc đều khắc họa trong huyết mạch của bản thân.

Bởi vậy, đối với Yêu tộc mà nói, huyết mạch cực kỳ quan trọng!

Là huyết mạch Thanh Yếu, bẩm sinh đã có lực lượng mạnh hơn, thần thông cao minh hơn yêu quái tầm thường.

Hiện tại độ kiếp hóa hình, huyết mạch của nàng đã tiến thêm một bước thức tỉnh, đã kế thừa truyền thừa Thanh Yếu chính thống.

Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyết Chiếu không khỏi mặt mày cong cong, cười càng vui vẻ hơn.

Chỉ có điều, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chẳng mấy chốc đã che giấu nụ cười, khẽ nói: "Cẩu chủ nhân ném ta ở nơi này, là không cần ta nữa?"

"Hừ!"

"Không cần thì không cần, đúng lúc có thể trở về Thanh Yếu sơn."

"Đúng rồi, sau khi hóa hình phải mặc quần áo..."

Nghĩ đến đây, Ngọc Tuyết Chiếu tâm niệm vừa động, quanh người lập tức thay đổi một bộ váy ngắn giao lĩnh màu hồng, vạt áo lộ ra một đoạn quần áo trong màu trắng, bên hông buộc thắt lưng gấm màu đỏ lựu.

Bộ váy áo này giống hệt một bộ mà Kim Tố Miên đã từng mặc, trước khi nàng hóa hình đã sớm trộm từ chỗ Kim Tố Miên.

Ngoại trừ một bộ này, chỉ cần là trâm vòng đủ loại có kiểu dáng nàng coi trọng, đều thuận tay cầm tới tất cả.

Dù sao Kim Tố Miên vẫn say mê luyện đan, nàng lặng lẽ lấy đi, đối phương hoàn toàn không phát hiện.

Mặc váy áo xong, Ngọc Tuyết Chiếu lại lấy ra một bộ trâm vòng, búi một cái Linh Xà Kế, gọi ra một mặt thủy kính nhìn quanh hai bên, gật gù đắc ý say mê một lát, mới vung tay tản đi thủy kính, cất bước đi về phía Thanh Yếu sơn.

Nhưng vừa bước ra một bước, suýt nữa chúi đầu xuống đất, sau một trận luống cuống tay chân giãy giụa, mới khó khăn đứng vững.

"Nhân tộc đi đường tốn sức vậy sao?" Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng dừng chân, rất tức giận nói thầm, "Quả nhiên Thiên Sinh giáo đều nói bậy, cái gì mà duy người quý nhất, đi đường cũng không an toàn như thế... Yêu tộc chúng ta mới là tôn quý nhất!"

Nàng không dám tùy ý lộn xộn, tốn nửa ngày nhớ lại cách đi đường của Bùi Lăng, Kim Tố Miên và đám Nhân tộc xưa nay, lúc này mới cẩn thận cất bước một lần nữa...

Chẳng mấy chốc, trên đất hoang đã trải qua lôi kiếp xuất hiện một bóng người lảo đảo nghiêng ngả.

Dù sao cũng là yêu thú Kết Đan kỳ, Ngọc Tuyết Chiếu nhanh chóng quen thuộc với cách bước đi của người, cũng không lâu lắm nàng bắt đầu thử động tác khác, nhảy nhót, chạy trốn dừng lại... Cuối cùng, nàng chạy càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên nhảy vọt một cái, vững vàng rơi xuống đất.

Tà váy màu hồng xoay một cái, quay đầu nhìn về phía dấu chân trải rộng trên mặt đất, lúc đầu dấu chân còn lộn xộn không có lề lối, càng về sau càng gọn gàng, khóe miệng khẽ cong, vui vẻ ngã xuống lộn mấy vòng trên đồng cỏ, sau đó nằm sấp trên đồng cỏ, nâng má, hai bắp chân trắng nõn tinh tế vươn ra từ trong váy lắc lư: "Thân thể Nhân tộc chơi thật vui! Cũng không biết chiến đấu thế nào..."

Ngọc Tuyết Chiếu say mê dấu vết tiến bộ thần tốc của mình một lát, đang muốn đứng dậy về Thanh Yếu, lúc này phía trước nàng không xa, không gian đột nhiên nứt ra một cái khe, một bóng người quần áo tả tơi, nhiều chỗ dính vết máu rơi xuống từ đó, "phanh", đúng lúc nện trúng ở trước mặt nàng.

Nhìn qua tên tu sĩ khí tức đã tới Nguyên Anh, lại đang hôn mê bất tỉnh, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức ngạc nhiên: "Cẩu chủ nhân?!"

...

Sâu trong Trọng Minh tông.

Tổ địa Cửu A Lệ thị.

Chương 1065: Một chuyện nhỏ! (1)

Trong thế giới xám tro, trong một đình viện, vô số Mệnh Hồn đăng yên tĩnh trôi nổi.

Người phụ trách trông coi chợt phát hiện, một chiếc Mệnh Hồn đăng trong đó đột nhiên nhảy chồm lên, tăng vọt mấy trượng trở nên vô cùng cường thịnh, cháy hừng hực, sinh mệnh lực hừng hực như nắng gắt mới lên!

Người trông coi lập tức giật mình, lập tức hiểu được tu vi của chủ nhân Mệnh Hồn đăng đã đột phá!

Nhận ra được điều ấy, hắn ta lập tức suy tính một phen, sau khi hắn ta xác nhận thân phận, lập tức lấy ra Truyền m Phù, truyền âm cho trong tộc.

Chẳng mấy chốc, trang viên lão tổ Lệ thị, Lệ Vô Định vội vàng đi tới thỉnh cầu bái kiến.

Trong giây lát hắn ta được triệu vào, đến bên hồ hậu hoa viên chỉ thấy lão tổ Lệ thị mặc áo choàng vũ y, ngồi xếp bằng tay cầm thư quyển đọc bên cạnh hồ, phát hiện hắn ta đến cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"

Lệ Vô Định trầm giọng nói: "Lão tổ, không biết Bùi Lăng đã xảy ra chuyện gì, sớm Ngưng Anh. Hơn nữa hiện tại người không ở trong tông."

Trong lòng hắn ta hơi lo lắng, dựa theo thời gian tính ra trước đó, Bùi Lăng cần khoảng nửa năm mới có thể Ngưng Anh.

Nhưng bây giờ, thời gian mới trôi qua hơn một tháng, đối phương đã sớm ngưng tụ nguyên anh!

Đương nhiên, lấy căn cơ của đối phương, Tiên Anh tuyệt đối không phải vấn đề.

Nhưng nếu không phải Tiên Anh thượng phẩm, vậy tất cả sự ủng hộ và đầu tư của Cửu A Lệ thị với Bùi Lăng vào trước đó sẽ không có chút ý nghĩa nào.

Quan trọng nhất là, vào thời khắc mấu chốt thế này, đối phương lại không ở trong tông!

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại Lệ thị cũng không thể nào biết được.

Nghe vậy, lão tổ Lệ thị chậm rãi ngẩng đầu, hôm qua Bùi Lăng tạm thời rời khỏi tông môn vì yêu sủng sắp hóa hình... Hắn ta có biết chuyện này.

Hơn nữa, Liệp Nguyệt cũng tới nói rõ với hắn ta.

Chỉ có điều, một ngày trôi qua đối phương chợt ngưng tụ thành Nguyên Anh, đây thật sự là điều cực kỳ không bình thường!

Còn có, đột nhiên hôm qua có nhiều lão tổ tám phái tới đây như vậy, đều nói muốn tham gia đại điển Bùi Lăng chính vị Thánh Tử...

Nghĩ tới đây, lão tổ Lệ thị lập tức hỏi: "Bây giờ Bùi Lăng đang ở đâu?"

Lệ Vô Định nói: "Hướng chính nam Truyền Tống Trận Ly Quỳnh cốc."

Lão tổ Lệ thị nhẹ gật đầu, nói: "Hai ngày nay không bình thường, trước tiên đừng để lộ việc này, lão phu tự đi tìm hắn."

Nói xong, cả người hắn ta lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Khu dã ngoại hướng chính nam Truyền Tống Trận Ly Quỳnh cốc.

Một khoảng đất cháy đen vừa trải qua lôi kiếp, mùi khét và mùi hương cỏ cây mát lạnh hỗn hợp đan xen, trong lúc Bùi Lăng mê man mơ hồ nghe được bên tai truyền đến tiếng gọi: "Cẩu chủ nhân, Cẩu chủ nhân..."

Nghe thấy vậy, hắn đột nhiên bị đánh thức, mở ra hai mắt, bò dậy từ dưới!

Lúc đưa mắt nhìn quanh đã thấy nơi đây không phải là "Tiểu Tự Tại Thiên", Bùi Lăng lập tức hiểu rõ chắc chắn vừa rồi chọc giận sư tôn, trực tiếp ném hắn ra ngoài.

Ngoài ra, lần trước hệ thống tặng Dược Dạ Thư cho hắn làm đạo lữ, dưới tình huống bình thường đạo lữ không thể cắt ngang hệ thống uỷ thác, nhưng lúc này hắn đã khôi phục quyền khống chế thân thể, rất hiển nhiên Dược Dạ Thư đã cắt ngang hệ thống ủy thác của hắn!

Đây có lẽ là vì tu vi của Dược Dạ Thư quá cao?

Hoặc là hắn bị đẩy ra khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên"?

Tóm lại, Dược Dạ Thư không làm thịt hắn, thậm chí không ra tay quá nặng với hắn, điều này đủ rồi, cái khác đều không quan trọng!

Hiện tại quan trọng nhất vẫn là sự uy hiếp đến từ Tông Chủ phu nhân!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Lăng lập tức nhìn thiếu nữ cách đó không xa.

Thấy tuổi tác của thiếu nữ kia chỉ khoảng mười bốn mười lăm, sợi tóc tuyết trắng búi thành Linh Xà Kế hoạt bát, cắm nghiêng một cái trâm cài tóc ngọc dương chi, lông mày như núi xa, mắt như nước hồ thu. Đôi mắt nàng đặc biệt linh động, lúc nhìn quanh câu hồn đoạt phách, mũi thẳng tắp, nhất là đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn đỏ tươi.

Nàng mặc váy phấn hồng, buộc thắt lưng đỏ, tuổi tác còn trẻ con, dáng người cũng đã lộ ra vẻ yểu điệu, cả người hiện ra vẻ quyến rũ.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ quyến rũ yếu đuối không xương của Tông Chủ phu nhân, vẻ quyến rũ của thiếu nữ này tự nhiên mà thành, quyến rũ mà không mềm yếu, thậm chí xen lẫn chút hoang dã đầy sức sống.

Bùi Lăng nhìn nàng không nhịn được ngẩn ngơ, đây là ai?

Nhưng ngay sau đó hắn đã phản ứng lại, giữa đối phương và hắn có mối liên hệ huyết khế vô cùng chặt chẽ, đây là Ngọc Tuyết Chiếu sau khi hóa hình!

"Cẩu chủ nhân, ngươi đã Nguyên Anh?" Lúc này, Ngọc Tuyết Chiếu không nhịn được hỏi.

Tu vi của Cẩu chủ nhân tăng lên quá nhanh!

Mỗi ngày nàng ăn đan dược ăn thiên tài địa bảo, đến bây giờ mới hóa hình, lúc trước Cẩu chủ nhân gặp nàng tu vi chỉ có Luyện Khí, hiện tại mới trôi qua bao lâu? Lại đã Nguyên Anh.

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nói: "Nói một chút về tình huống Thanh Yếu sơn đi."

Bây giờ hắn vì trốn sự truy sát của Tông Chủ phu nhân còn có Tô thị, chỉ có mấy nơi có thể đi.

Lựa chọn thứ nhất là chính đạo, nhưng đi chính đạo, sau đó chắc chắn không thể dùng hệ thống.

Chương 1066: Một chuyện nhỏ! (2)

Cái thứ hai là Thanh Yếu sơn, hắn là chủ nhân của Ngọc Tuyết Chiếu, dưới sự áp chế của ngự yêu huyết khế, nếu hắn chết rồi, Ngọc Tuyết Chiếu cũng đừng nghĩ sống! Chỉ cần huyết mạch của Ngọc Tuyết Chiếu đủ cao quý ở Thanh Yếu sơn, địa vị đủ tôn sùng, hắn lấy thân phận Vương Cao luyện đan sư Lưu Lam hoàng triều đi vào bên trong, có lẽ còn có đất dung thân.

Nơi cuối cùng là Thiên Sinh giáo!

Hắn chiếm mệnh cách của Khang Thiếu Dận, cộng thêm bây giờ tu vi đã đạt tới Nguyên Anh, phối hợp truyền thừa của "Chú"... Hắn có nắm chắc có thể ngụy trang thành Khang Thiếu Dận một cách hoàn mỹ, chỉ cần không ra tay, cho dù Thiên Sinh giáo có được Mệnh Hồn đăng của Khang Thiếu Dận, cũng rất khó phát hiện chút sơ hở nào.

Khang Thiếu Dận là chân truyền Thiên Sinh giáo, có Thiên Sinh giáo trấn áp mệnh cách của hắn ta.

Nhưng lần trước hắn tranh đạo với "Tang" ở Thiên Ngoại đảo, trải qua sự bố trí của "Tang" lại vượt qua sự trấn áp của Thiên Sinh giáo, ngoài ý muốn cướp đoạt toàn bộ mệnh cách của Khang Thiếu Dận.

Hiện tại, mệnh cách của Khang Thiếu Dận đã bị hắn cướp đi chứ không phải tiêu tán, vì vậy tất nhiên Mệnh Hồn đăng của đối phương ở Thiên Sinh giáo còn chưa bị dập tắt...

Đương nhiên, dù đi chỗ nào, hắn đều phải làm cùng một việc.

Đó chính là sử dụng truyền thừa của "Chú", lấy bí pháp che giấu mệnh cách ban đầu của mình, để Trọng Minh tông tìm không thấy mình!

Chỉ có điều, trước tiên cần tìm một hoàn cảnh có âm khí, tử khí cực kỳ nồng nặc mới được.

Trong "Tiểu Tự Tại Thiên" có sinh cơ quá cường thịnh, nếu không ngược lại có thể tiến hành ở "Tiểu Tự Tại Thiên"...

Ngay lúc đang suy nghĩ, đã thấy đôi mắt Ngọc Tuyết Chiếu sáng lên, vội vàng nói: "Cẩu... Không, chủ nhân! Chủ nhân, Thanh Yếu sơn là nơi xinh đẹp nhất, bình yên nhất, thích hợp cư ngụ nhất ở phương thế giới này! Yêu tộc chúng ta không giống Nhân tộc, phân chia đủ loại sinh linh khác biệt, Yêu tộc chúng ta luôn không tranh quyền thế, bình thản thân thiết, nhiệt tình hiếu khách..."

"Yêu tộc chúng ta..."

"Thanh Yếu chúng ta..."

"Chúng ta..."

"Nói tóm lại, Thanh Yếu sơn chắc chắn là một nơi thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh chốn nhân gian!"

Nàng thao thao bất tuyệt khen ngợi cố hương của mình, nhưng Bùi Lăng nghe nửa ngày cũng không nghe được chút tin tức hữu dụng gì, hắn lập tức cau mày đang muốn hỏi, đột nhiên một bóng người hiện lên cách đó không xa.

Vị lão giả mặc vũ y áo choàng, râu tóc bạc trắng, vẻ ngoài gầy gò đột nhiên bước ra.

Hắn ta cầm thư quyển trong tay, trong đôi mắt cũng không có con ngươi, đen nhánh như u hồn.

Lão tổ Lệ thị?!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, bóng người lóe lên, lão tổ Lệ thị đã trực tiếp xuất hiện ở trước người hắn.

Trên mặt Bùi Lăng cố gắng giữ vững bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, việc giữa hắn và Tông Chủ phu nhân đã bị phát hiện nhanh như vậy sao?

Hơn nữa, người tới bắt mình lại là lão tổ Lệ thị?!

Lúc này, lão tổ Lệ thị bình tĩnh đánh giá Bùi Lăng trước mặt, lấy tu vi của hắn ta, không cần ra tay thăm dò đã có thể nhìn ra cấp độ Nguyên Anh hiện tại của đối phương.

Hiện tại, trong tầm mắt của hắn ta, nhục thân của Bùi Lăng như tinh thiết đã trải qua ngàn vạn lần rèn giũa, thuần túy, kiên cố, cường đại, tràn đầy sinh mệnh lực.

Tu vi của đối phương hoạt bát tinh thuần, lúc lưu chuyển như thủy triều lên xuống trong đại dương mênh mông, không ngừng lưu chuyển, sôi trào mãnh liệt.

Khí tượng như vậy còn hùng hậu mênh mông hơn lúc trước Liệp Nguyệt ngưng ra Tiên Anh thượng phẩm!

Đây tuyệt đối là Tiên Anh thượng phẩm!

Nhìn đến đây, lão tổ Lệ thị khẽ gật đầu, nói: "Không tệ."

Nói xong, lại tùy ý nhìn Yêu hồ vừa hóa hình bên cạnh, tiếp theo lại nói, "Ngươi đã Ngưng Anh thành công, vậy nhanh chóng trở về tông môn đăng lâm vị trí Thánh Tử."

Nghe lời này, Bùi Lăng không khỏi ngạc nhiên, đăng lâm vị trí Thánh Tử?

Lão tổ tự mình đến tìm hắn, lại còn không biết xảy ra chuyện gì?

Thấy lão tổ Lệ thị vung ống tay áo ra, muốn trực tiếp đưa mình về tông, Bùi Lăng vội vàng nói: "Lão tổ, thời hạn nửa năm chưa tới, đệ tử còn muốn chuẩn bị một chút..."

Nhưng lão tổ cũng không dễ lừa gạt như Lệ Liệp Nguyệt, thấy hình như Bùi Lăng không muốn về tông, lập tức nhận ra điều gì đó, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì? Nói!"

Bùi Lăng cố tự lấy lại bình tĩnh, bình thản nói: "Một chuyện nhỏ..."

Còn chưa nói hết câu, hắn lập tức cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ chụp xuống đầu!

Dường như chỉ cần mình dám nói dối một chữ, hoặc có bất kỳ một điểm giấu giếm nào, sẽ nghênh đón kết cục hôi phi yên diệt.

Hắn cau mày, sau khi do dự một lát, đành phải kiên trì trả lời: "Ta... Ngủ Tông Chủ phu nhân..."

Ngủ Tông Chủ phu nhân???

Lão tổ Lệ thị lập tức khẽ giật mình, đây là một chuyện nhỏ?

Tiểu tử này thật to gan!

Định lực kém như thế, làm thế nào ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm?

Nghĩ đến đây, Lệ lão tổ khẽ cau mày.

Hình như cũng có việc Tông Chủ bế quan nhiều năm, Tông Chủ phu nhân khuê phòng tịch mịch, âm thầm dụ dỗ đệ tử thiếu niên tuấn lãng, mặc dù xưa nay Trọng Minh tông chưa từng xảy ra, nhưng trong năm tháng tu hành dài dằng dặc của lão tổ, cũng từng gặp được trong một vài tiểu tông tiểu phái.

Chương 1067: Về tông

Vì vậy, bây giờ điều làm hắn ta tức giận không phải Bùi Lăng ngủ Tông Chủ phu nhân.

Mà là Thánh Tử tương lai do Cửu A Lệ thị bồi dưỡng lại không thể kiềm chế khi đối mặt với nữ sắc như thế, biết rõ đại điển Thánh Tử chính vị sắp đến, không nghĩ dốc lòng tu luyện lại âm thầm lêu lổng với Tông Chủ phu nhân... Thật sự không hề có tầm nhìn đại cục!

Thôi, nghe nói Bùi Lăng này cũng xuất thân từ thành nhỏ vắng vẻ, cho dù thiên phú tu luyện kinh người nhưng thuở nhỏ không được dạy bảo ra dáng, tầm mắt hạn hẹp cũng là việc khó tránh khỏi.

Cũng may Lệ thị chỉ cần hắn chiếm cứ vị trí Thánh Tử, không bắt hắn phải nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế như thế nào.

Huống chi một thiên tài có thực lực hơn người, tiến cảnh thần tốc lại có nhược điểm rõ ràng, cũng là chuyện tốt với Lệ thị.

Nghĩ tới đây, lão tổ Lệ thị chậm rãi thu liễm khí tức, sau đó bình tĩnh nói: "Việc đã đến nước này, bây giờ ngươi trốn cũng vô dụng. Một khi việc này bị Tô Ly Kinh phát hiện, dù tình huống lúc ấy như thế nào, hắn sẽ không đi giết Tư Hồng Khuynh Yến xuất thân đích nữ Tư Hồng thị, từng đăng lâm huyết tọa Thánh Nữ, chỉ giết ngươi cho hả giận!"

"Thế nhưng, hiện tại cũng không phải tình cảnh thập tử vô sinh."

"Chỉ cần ngươi trở thành Thánh Tử bản môn, đăng lâm huyết tọa Thánh Tử, lấy được truyền thừa Thánh Tử, vào Mệnh Hồn điện bái kiến chư tổ sư, đến lúc đó sẽ có địa vị mà bây giờ không so sánh nổi, Lệ thị ta cũng có lý do bảo vệ ngươi chu đáo."

"Cho dù Tô Ly Kinh muốn giết ngươi, cũng phải xem Lệ thị ta có đồng ý hay không."

"Việc như thế cứ làm ồn ào đến cuối cùng, nhiều lắm là bồi thường cho Tô Ly Kinh một ít linh thạch mà thôi."

"Dù sao, xét đến cùng ngươi cũng là người bị hại trong việc này."

Cái gì??

Bồi thường linh thạch??

Hắn thành người bị hại???

Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân sẽ đồng ý?!

Bùi Lăng nghe đến trợn mắt hốc mồm, đúng là lão tổ Lệ thị, chẳng những làm việc bá đạo, hơn nữa há mồm đã nói ra lý đổi trắng thay đen, vặn vẹo chân tướng, lại có thể bình tĩnh nói năng hùng hồn như thế.

Nếu không phải tự mình trải qua, thật sự cũng muốn tin tưởng đây chính là chân tướng.

Lúc trước hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy!

Trong lòng do dự một chút, Bùi Lăng lập tức cẩn thận nói: "Lão tổ, lúc ấy chân truyền tám phái đều có mặt, cách một lớp bình phong tơ mỏng, chẳng những nghe rõ ràng tiếng động, ánh mắt cũng chỉ hơi chịu ảnh hưởng."

"Cho nên, e rằng bây giờ tám tông môn lớn đều đã biết được việc này."

Nghe vậy, vẻ mặt lão tổ lạnh nhạt, xưa nay Tư Hồng Khuynh Yến này mắt cao hơn đầu, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi, lúc tuổi còn trẻ từng lớn tiếng nói, trong thiên hạ căn bản không có nam nhân xứng với nàng.

Lại không ngờ, trong âm thầm còn có nhã hứng như thế, sở thích cũng độc đáo như thế.

Thế nhưng loại chuyện này có làm ồn ào lớn hơn, cũng là vấn đề bên Tư Hồng Khuynh Yến, Bùi Lăng chỉ là một tu sĩ Kết Đan, dù hiện tại đã Nguyên Anh làm sao có thể phản kháng được Tư Hồng Khuynh Yến?

Mặc dù việc này không phải là nhỏ, nhưng Cửu A Lệ thị hắn vẫn gánh nổi.

Ngoại trừ cái đó ra, vì để Tô Ly Kinh yên tâm, cũng để bên Tư Hồng Khuynh Yến hết hy vọng, lễ ký kết đạo lữ của Bùi Lăng và Liệp Nguyệt cũng phải đưa vào danh sách quan trọng.

Tốt nhất phải sắp xếp ngay sau khi Thánh Tử chính vị, nhân lúc lão tổ các phái cũng đến đây, vừa hay làm luôn việc này cho bọn họ nở mày nở mặt. Trong bữa tiệc, mời Tô Ly Kinh và Tư Hồng Khuynh Yến uống chén rượu mừng, hắn ta là lão tổ còn tự mình hạ thấp thân phận nói một vài lời xã giao, cho chút bồi thường, chuyện này sẽ qua đi...

Nghĩ tới đây, Lệ thị lão tổ lập tức nghiêm túc cảnh cáo: "Tám phái biết thì biết, Cửu A Lệ thị ta sẽ tiếp tục chống đỡ chuyện lần này thay ngươi, nhưng tuyệt đối không thể có lần sau nữa! Không cần lo lắng bên Tô Ly Kinh và Tư Hồng Khuynh Yến."

"Chờ sau khi chính vị Thánh Tử, Lệ thị tự sẽ xử lý."

"Hiện tại, ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, về tông cùng lão phu."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng mừng rỡ, Cửu A Lệ thị lại cường đại như thế!

Lần này hắn đã đắc tội cả... Tông Chủ, Tông Chủ phu nhân, Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị!

Vốn tưởng đây là loại thù hận gần như không chết không thôi, Cửu A Lệ thị căn bản không thể tiếp tục chống đỡ giúp hắn, nhưng không ngờ trong mắt lão tổ Lệ thị, đây căn bản cũng không phải việc lớn gì.

Đối phương không cần cân nhắc chút nào, đã có thể đảm nhiệm nhiều việc giống như lúc trước.

Sớm biết như thế, lúc ấy hắn còn rời tông làm gì?

Trực tiếp tìm Lệ thị là được rồi.

"Đa tạ lão tổ!" Bùi Lăng cảm kích nói, "Đại ân đại đức của lão tổ, đệ tử suốt đời khó quên!"

Vẻ mặt lão tổ Lệ thị thản nhiên, lần này hắn ta xuất quan đã nghe trong tộc nói đến Bùi Lăng này là Ma tử trời sinh, phong cách làm việc của hắn không chịu gò bó, tùy theo tâm trạng, không để ý tất cả lễ nghi trên thế gian, hành vi phóng túng đã đến trình độ tùy ý làm bậy, có thể so với tổ sư khai sơn Thánh tông.

Chương 1068: Đại điển Thánh Tử (1)

Lúc ấy hắn ta còn rất chờ mong, Bùi Lăng này xuất thân hàn vi nhưng giết ra từ Thi Đấu Ngoại Môn, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đã đan thành nhất phẩm, đi vào Kết Đan hậu kỳ chuẩn bị Ngưng Anh, còn được trong tộc coi trọng như thế, chắc chắn có chỗ gì đó hơn người...

Nhưng nào biết nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt lại thất vọng.

Không chỉ có không có chừng mực, định lực quá kém, hơn nữa chỉ gặp chút sóng gió đã mất hết lòng dạ, tâm tính thật sự không chịu nổi một kích...

Đúng là kẻ này có tư chất xuất chúng ở phương diện tu hành, bây giờ cũng đã ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm, chắc chắn việc đăng lâm vị trí Thánh Tử không có vấn đề, tương lai có thể thay Lệ thị nắm giữ một nửa đại quyền Thánh tông. Nếu không, hắn ta thật sự lười quan tâm việc vớ vẩn của đối phương.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, lão tổ Lệ thị không nhịn được âm thầm lắc đầu.

Cuối cùng những tiểu bối trong tộc kia vẫn thấy quá ít việc đời.

Căn bản không biết phong nghi khí chất tổ sư năm đó, làm việc ngoài dự đoán cỡ nào, thủ đoạn cao thâm khó lường đến bậc nào.

Tùy tiện gặp phải một hậu bối Thánh tông hơi có chút sở trường liền cho rằng có tư cách đánh đồng với tổ sư... Những hậu bối mới mấy trăm tuổi này thật sự sống quá an nhàn!

Lão tổ Lệ thị than thở trong lòng, trong miệng thì nói: "Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân sẽ xuất hiện trong đại điển Thánh Tử chính vị."

"Sau khi trở về, lão phu sẽ đích thân đến mời Tông Chủ xuất quan."

"Đến lúc đó, ngươi cứ đi theo là được."

"Nếu Tông Chủ không nhắc tới việc này, chúng ta cũng không cần lắm miệng."

"Về phần Tư Hồng Khuynh Yến... Tô Ly Kinh và nàng là phu thê tam môi lục chứng, chúng ta không cần để ý việc của phu thê bọn họ."

Bùi Lăng rất cung kính nói: "Đệ tử tuân mệnh."

Nhìn qua lão giả vẻ mặt không chút quan tâm ở trước mắt, trong lòng hắn âm thầm khâm phục.

Đây cũng là một vị lão tổ của Cửu A Lệ thị!

Cường đại!

Tàn nhẫn!

Bá đạo!

Đây mới thật sự là ma đạo cự phách!

Sự tồn tại trấn tộc!

So sánh ra, dù là tầm mắt hay là hành động của hắn đều quá nhỏ hẹp. Điều này không liên quan đến tu vi cao hay thấp, thực lực mạnh yếu, mà là hắn quá trẻ tuổi, không thích ứng được với loại không khí Ma môn này.

Xét đến cùng, là hắn không đủ ma tính, không được tính là đệ tử Ma môn chân chính!

Dù đến giờ phút này, hắn vẫn hơi khó tin, loại chuyện cưỡng ép Tông Chủ phu nhân trước mặt mọi người lại không tính là gì ở Ma môn...

Ngay lúc đang hoảng hốt, lão tổ Lệ thị đã hơi mất kiên nhẫn, hậu bối này ngoại trừ tư chất tu luyện không còn gì khác, căn bản không đáng để hắn ta lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên không đợi Bùi Lăng lại nói gì nữa, lão tổ Lệ thị vung ống tay lên, trong khoảnh khắc đã dẫn theo Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu biến mất ngay tại chỗ.

Trọng Minh tông.

Biển mây dậy sóng, chư phong san sát.

Vô số dị thú quý hiếm tuỳ tiện bay lượn trong mây, chỉ có lúc mây mù lăn lộn mới nhìn thoáng qua.

Rất nhiều m Thi Vân bôn ba qua lại, đủ loại dụng cụ phi hành xẹt qua trời cao, cảnh tượng bận rộn an bình.

Lão tổ Lệ thị dẫn theo Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu trở lại tông môn, trong nháy mắt xuất hiện ở trên một ngọn núi ngoại môn.

Không đợi một người một hồ thấy rõ xung quanh, hắn ta lại bước ra một bước dẫn bọn họ xuyên qua núi non trùng điệp, đi vào một khóa viện trong tổ địa Lệ thị.

Bởi vì vừa bị lão tổ dạy dỗ một trận, trong lòng Bùi Lăng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn thật sự đã cưỡng ép Tông Chủ phu nhân, nhưng loại chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới ở Ma môn.

Cứ có chuyện gì lại ngạc nhiên, chỉ có vẻ mình hành động không phóng khoáng.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lão tổ Lệ thị đi bên cạnh thấy vậy khẽ gật đầu, mặc dù tâm cảnh của tiểu tử này bình thường, nhưng ít ra trẻ nhỏ dễ dạy.

Nghĩ đến đây, lão tổ xoay người lại, nhìn tộc nhân Lệ thị nghe được tiếng động đến đây đợi mệnh: "Bùi Lăng đã ngưng ra Tiên Anh thượng phẩm, có thể chính vị Thánh Tử ngay."

"Các ngươi lập tức chuẩn bị một chút."

"Đừng quên phái người thông báo cho người tám phái."

Tộc nhân Lệ thị nghe vậy đều tỏ ra ngạc nhiên, rối rít nhìn về phía Bùi Lăng.

Lúc này mới hơn một tháng mà thôi, Bùi Lăng lại đã ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm?

Chỉ có điều, bây giờ lão tổ đã phân phó, không ai dám kéo dài nữa.

Vì vậy, sau khi ngạc nhiên lập tức cúi đầu: "Tuân mệnh!"

Chợt lui xuống chuẩn bị.

Lão tổ Lệ thị xoay người, nói với Bùi Lăng: "Bây giờ ngươi đã ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm, hơn nữa lão phu nhìn khí tượng Nguyên Anh của ngươi còn mạnh hơn Liệp Nguyệt lúc trước."

"Hiện tại dù leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, hay đối phó với sự khiêu chiến của chân truyền tám phái, đều không có vấn đề gì."

"Hiện tại, theo lão phu đi mời Tông Chủ xuất quan."

"Vâng!" Bùi Lăng còn chưa nói hết câu, cả người đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt nhanh chóng lướt qua vô số cảnh vật kỳ quái.

Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần đã đứng trước một tòa cung khuyết treo cao ở cửu thiên.

Chương 1069: Đại điển Thánh Tử (2)

Toà cung khuyết này có mái cong đấu giác, rường cột chạm trổ, nguy nga, to lớn, hoa lệ, dưới cung khuyết là biển mây cuồn cuộn, xung quanh có mây che sương quấn, mờ mịt cao xa, khí thế của tiên gia.

Nhưng nhìn kỹ lại, khắp nơi toàn là hoa văn yêu quỷ hung thú, còn có cốt long dữ tợn xoay quanh trong mây, giấu giếm ma ý.

"Nơi này là chỗ ở của các đời Tông Chủ Thánh tông ta, tên là Thiên Tuyên cung." Đứng trên quảng trường trước cung khuyết, vẻ mặt lão tổ Lệ thị bình tĩnh giới thiệu cho Bùi Lăng, "Sau khi Tông Chủ nhận vị sẽ sống lâu dài ở đây, hiếm khi ra ngoài."

Lúc đang nói chuyện, hắn ta đã dẫn theo Bùi Lăng đi đến trước bậc thềm cung khuyết, sau khi đi qua một cái sân rộng lớn đã đến trước cửa cung.

Cửa cung trước mắt cao tới trăm trượng, điêu khắc đủ loại hình ảnh ác quỷ u hồn thi khôi, từng cái dữ tợn đáng sợ.

Nhưng hai bên phía dưới quần ma loạn vũ, lại có một đôi thị nữ xinh đẹp như song sinh, một người ôm tì bà, một người cầm ống sáo, trên ha tử thêu Mạn Châu Sa Hoa, bên hông buộc thắt lưng dài, vai và cánh tay lộ ra bên ngoài, trên cánh tay có dải lụa màu bồng bềnh như phi thiên thần nữ trong truyền thuyết.

Lão tổ Lệ thị liếc nhìn bọn họ một chút, hờ hững nói: "Truyền lời cho Tông Chủ, lão phu đến đây làm phiền."

Hai tên thị nữ kia nghe vậy trợn mắt nhìn, trong khoảnh khắc thoát khỏi cửa cung bay ra ngoài như cá bơi, tiếp theo nhảy nhót đi qua khe hở cửa cung, chui vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa.

Trong giây lát, cửa cung cao lớn ầm vang mở ra, truyền ra giọng Tô Ly Kinh: "Lệ tiền bối, có chuyện gì?"

Lão tổ Lệ thị bình tĩnh nói: "Bùi Lăng đã Ngưng Anh thành công, hôm nay có thể chính vị Thánh Tử, kính xin Tông Chủ xuất quan, chủ trì đại điển."

Tô Ly Kinh hơi bất ngờ: "Ồ?"

Ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một luồng thần niệm cường đại nhanh chóng đảo qua trên người hắn.

Hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh, dù sao hôm qua mới cưỡng ép vị thê tử kết tóc được Tông Chủ cưới hỏi đàng hoàng, hôm nay còn muốn Tông Chủ giúp đỡ chủ trì đại điển Thánh Tử... Dù có lão tổ ở bên cạnh che chở, trong lòng vẫn thấy hơi căng thẳng.

Đúng vào lúc này, lại nghe giọng Tông Chủ vang lên: "Tiên Anh thượng phẩm, không tệ."

Ngay sau đó, Tô Ly Kinh nói, "Đã vậy, bản tọa lập tức xuất quan chủ trì đại điển Thánh Tử cho Bùi Lăng."

Lão tổ Lệ thị nhẹ gật đầu, nói: "Làm phiền Tông Chủ, lão phu còn muốn dẫn Bùi Lăng đi chuẩn bị một vài việc khác, chúng ta không đi qua làm phiền bên phu nhân nữa."

"Có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin Tông Chủ nói đỡ cho mấy câu."

Tô Ly Kinh mỉm cười nói: "Yên tâm, mặc dù ngày thường ba nhà chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng liên quan đến việc lớn như truyền thừa căn bản Thánh tông, bất kỳ ai cũng không được làm loạn."

"Cũng không cho phép làm loạn!"

"Bản tọa thân là Tông Chủ, nên làm gương tốt, sao có thể làm khó ngay lúc này?"

"Nhất là bây giờ còn có ngoại tông đến đây xem lễ, dù như thế nào cũng không thể làm mất thanh danh của Thánh tông."

"Bản tọa vẫn có chút khoan dung đó."

Lão tổ Lệ thị gật đầu nói: "Đa tạ Tông Chủ, nếu thế lão phu dẫn Bùi Lăng xin cáo từ trước."

Tô Ly Kinh nói: "Tiền bối đi thong thả."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lại trở nên hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã quay về khóa viện trong tổ địa Lệ thị.

Cho đến lúc này, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Rất tốt, xem ra tạm thời Tông Chủ còn chưa biết việc này...

Ừ...

Dù thật sự biết, chắc cũng không sao.

Dù sao bây giờ có lão tổ bảo vệ hắn, hơn nữa nhìn thái độ của lão tổ, loại chuyện này căn bản cũng không tính là gì ở Ma môn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lại có đầy đủ lòng can đảm.

Lúc này, lại nghe lão tổ Lệ thị phân phó: "Đại điển Thánh Tử chính vị liên quan đến truyền thừa căn bản nhất của Thánh tông ta."

"Vì vậy, dù giản lược tất cả trận đại điển này, cũng cần một chút thời gian mới có thể sắp xếp ổn thỏa."

"Nhân khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại nơi đây, cẩn thận sửa sang lại thu hoạch lúc Ngưng Anh một chút."

"Sau này leo lên Vạn Tộc Huyết Thê càng thêm ung dung."

"Như thế, không phụ danh tiếng thiên kiêu Thánh tông ta."

Bùi Lăng cung kính hành lễ: "Vâng, đệ tử tuân mệnh."

...

Người trong tu hành có nhiều thủ đoạn, dù đại điển Thánh Tử chính vị cực kỳ quan trọng, bố trí rất nhiều, nhưng trong tình huống trên dưới cả tông bận rộn, lại thêm một vài tu sĩ cấp cao tự mình ra tay, vẫn nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất.

Không đến hai canh giờ, biển mây Trọng Minh tông lăn lộn, vô số bình đài lơ lửng dâng lên.

Sơn môn mở rộng, rất nhiều tông môn, thế gia, phụ thuộc không phải đỉnh phong nhận được tin tức... Đều phong trần mệt mỏi chạy tới, dâng lên hậu lễ, chúc mừng chuẩn Thánh Tử mới lên.

Dựa theo sắp xếp của Lệ thị, chân truyền tám phái phân chia chính ma lên một tòa bình đài lơ lửng một phương, một trái một phải cách nhau khá xa, lấy cầu vồng và bình đài lơ lửng khác để kết nối.

Chỗ cao nhất là chủ vị của Tông Chủ, chư trưởng thượng tổ và các trưởng bối, giống với đại điển Thánh Nữ lần trước, toàn bộ bình đài chủ vị đều giấu trong một đám mây u ám, thoạt nhìn mơ hồ cũng không thấy rõ cái gì.

Chương 1070: Tông Chủ xuất quan

Ngoại trừ cái đó ra, khắp nơi trong tầm mắt một mảnh sắc màu rực rỡ, từng tiếng sáo trúc.

Dưới sự dẫn đường của đệ tử Trọng Minh tông, chân truyền tám phái đã lần lượt ngồi vào vị trí, trầm mặc ngồi xuống ghế ngồi của mình, từng người tinh thần mất tập trung.

Tình cảnh ngày hôm qua đã khiến bọn họ chịu đả kích quá lớn!

Cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần...

Vốn giữa hai đạo chính ma, dù là lý niệm công pháp cách biệt một trời một vực, hay góp nhặt trình độ thù hận, từ trước đến nay không thể chung sống hoà bình.

Thường ngày gặp mặt, ít nhất cũng sẽ châm chọc khiêu khích lẫn nhau, một lời không hợp ra tay đánh nhau cũng là việc phổ biến.

Nhưng lần này, dù là một phương chính đạo hay một phương Ma môn, hoàn toàn không có tâm trạng nói nhiều một câu.

Thiên Tuyên cung.

Đợi lão tổ Lệ thị dẫn theo Bùi Lăng rời đi, Tô Ly Kinh tâm niệm vừa động, gọi đến thủ hạ, dò hỏi: "Trong hơn một tháng bản tọa bế quan, có xảy ra việc lớn gì không?"

Mặc dù thời gian hắn ta bế quan rất ngắn nhưng đây là thói quen của hắn ta, là chủ một tông, đủ loại việc nhỏ đã uỷ quyền xuống, không rảnh để ý thì cũng thôi.

Nhưng nhất định phải thời khắc nắm giữ đại thế của toàn bộ thiên hạ.

Sau khi thủ hạ hành lễ, cung kính nói: "Bẩm Tông Chủ, trong vòng hơn một tháng nay, việc lớn nhất xảy ra là Bùi Lăng chân truyền thứ tư tông ta sắp chính vị Thánh Tử."

"Ngoại trừ Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang, lần này Lệ thị còn phát thiếp mời cho năm tông ngụy đạo."

"Hiện tại, tám tông phái lớn tập trung đầy đủ ở tông ta."

"Đều đang đợi đại điển Thánh Tử bắt đầu."

"Ngụy đạo còn yêu cầu được giống với ba tông đồng minh, lấy chân truyền đệ tử chứng đạo cho Bùi Lăng, thua thì giao ra một phần đạo uẩn."

"Thắng, tông ta cho ra một phần đạo uẩn."

"Lệ thị đã đồng ý việc này."

"Ngoài ra, không biết vì sao hôm qua trong tám tông môn lớn đều có một vị lão tổ đến đây, đều nói vì xem đại điển Thánh Tử."

"Sau đó ngay hôm nay, tin tức Bùi Lăng đột phá Nguyên Anh đột nhiên truyền ra."

Tô Ly Kinh nghe vậy nhẹ gật đầu, Lệ thị đặc biệt gửi thiếp mời cho năm tông ngụy đạo, nghĩ cũng biết nhất định là vì nêu cao tên tuổi cho Bùi Lăng.

Tiểu tử kia có thể chạy trốn từ trong tay ý chí hóa thân của hắn ta, mặc kệ là sử dụng thủ đoạn gì, thật sự đáng để Lệ thị làm như thế.

Ngoài ra, chắc cũng đề phòng hắn ta ra tay một lần nữa...

Chỉ có điều, việc này cũng quá coi thường lòng khoan dung của Tô Ly Kinh.

Hắn ta đường đường là Tông Chủ Thánh tông, ra tay một lần thì cũng thôi, nếu nhiều lần ra tay với một tiểu bối, mặt mũi của hắn ta không đáng giá vậy sao?

Cho dù Tô thị vẫn không cam tâm nhưng đến tình trạng này, lợi ích của bản thân hắn ta đã quan trọng hơn toàn bộ Tô thị.

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh khẽ lắc đầu, năm phái ngụy đạo tới cũng tốt.

Vừa rồi hắn ta đã từng điều tra thực lực tu vi của Bùi Lăng, lại còn mạnh hơn Lệ Liệp Nguyệt lúc trước!

Cũng đúng lúc để khắp thiên hạ đều đến xem, thiên kiêu Thánh tông hắn lấy sức một người uy áp tất cả đệ tử cùng thế hệ như thế nào!

Hiện tại việc duy nhất khiến hắn ta nghi ngờ là, nếu trong tám môn phái lớn đã có người tới, vì sao còn phải phái lão tổ đến đây?

Thế nhưng, đây cũng không phải việc đặc biệt quan trọng.

Nơi này là địa bàn Thánh tông, có Cửu Thiên Thập Địa m Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận ở đây, lại có chư vị Thái Thượng trưởng lão bế quan, dù tám môn phái lớn có phái nhiều người đến hơn nữa, cũng không uy hiếp được Thánh tông.

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh phân phó: "Bản tọa đã biết, lui ra đi."

Đợi sau khi thủ hạ cáo lui, trong giây lát cửa Thiên Tuyên cung mở rộng, một bóng dáng cao lớn uy nghiêm chậm rãi đi ra.

Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, hơi đánh giá xung quanh, vừa sải bước ra đã xuất hiện bên cạnh bờ một hồ nước chính giữa sơn cốc.

Sơn cốc này rậm rì xanh tươi, cỏ cây tươi tốt, duy chỉ có hồ nước và xung quanh hồ nước không có một ngọn cỏ.

Lúc này, bên trên hồ nước đang phản chiếu một tòa ổ bảo xa hoa, cửa sổ đóng chặt, không thấy một bóng người.

"Khuynh Yến." Tô Ly Kinh đứng chắp tay ở ven hồ, từ tốn nói, "Chân truyền thứ tư Bùi Lăng đã ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm, đại điển Thánh Tử sắp bắt đầu, ngươi nhanh chóng đi ra cùng bản tọa đến đó chứng kiến."

Sau khi nói xong, chỉ thấy trên mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng, lại không nghe thấy Tư Hồng Khuynh Yến đáp lại bất kỳ điều gì.

Tô Ly Kinh chờ giây lát, thấy xung quanh vẫn không có chút thay đổi nào, không nhịn được nhướn mày, khí tức của Tư Hồng Khuynh Yến ở bên trong, hiện tại không trả lời mình là có ý gì?

Thế là, hắn ta lại nói tiếp: "Đại điển Thánh Tử, Thánh Nữ chính vị liên quan đến truyền thừa căn bản nhất của Thánh tông ta, cho dù chúng ta là Tông Chủ, Tông Chủ phu nhân cũng phải có mặt, tự mình chứng kiến cho hắn."

"Đây là quy củ do tổ sư đặt ra, từ trước đến nay không ai làm trái."

"Hơn nữa, lần này tám phái đều tới, đừng làm mất mặt Thánh tông ta trước mặt người trong thiên hạ."

Lần này, cuối cùng Tư Hồng Khuynh Yến ở bên trong đã có động tĩnh, nàng lạnh lùng trả lời: "Mặt mũi Thánh tông? Hừ!"

Chương 1071: Huyết tọa Thánh Tử (1)

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy bóng ổ bảo trên mặt hồ bình tĩnh hơi chao đảo một cái, cảnh vật biến ảo, lại trở thành một phòng khách bày biện lịch sự tao nhã.

Bên trong, sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến âm trầm đứng lên từ cạnh bàn, chợt bồng bềnh mà lên, trong nháy mắt xuất hiện cách Tô Ly Kinh không xa, đạp không mà đứng.

Tô Ly Kinh thấy thế khẽ gật đầu, ngoại trừ lúc Tư Hồng Khuynh Yến có chuyện tìm hắn ta, thái độ sẽ tốt hơn chút, bình thường vẫn lạnh nhạt với hắn ta.

Vì vậy, thấy đối phương làm như thế, hắn ta hoàn toàn không phát hiện xảy ra vấn đề gì, lập tức nói: "Vậy đi qua thôi."

Nói xong, Tô Ly Kinh tiện tay gọi ra một khung bộ liễn xa hoa do mười ba con cốt long lôi kéo, sau khi đi vào ngồi xuống lại nhìn về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Vẻ mặt Tư Hồng Khuynh Yến lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời đi lên, ngồi sóng vai với hắn ta.

Rèm châu trên bộ liễn rơi xuống, mười ba con cốt long cùng nhau phát ra một tiếng gào thét trầm thấp, chợt kéo bộ liễn bay lượn trong mây, tiến đến chủ vị tổ chức đại điển Thánh Tử.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đến sân bãi, Tô Ly Kinh tâm niệm vừa động, cốt long cùng bộ liễn lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hắn ta và Tư Hồng Khuynh Yến đồng thời thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt xuất hiện ở trên chỗ ngồi Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân.

Phát hiện động tĩnh, tất cả tu sĩ cấp cao tám phái rối rít nhìn về phía hai người.

Tư Hồng Khuynh Yến mặt không biểu tình, vẻ mặt lạnh băng.

Tô Ly Kinh cong khóe miệng mỉm cười, thành thạo điêu luyện chào hỏi mọi người: "Chư vị, làm phiền ở xa tới."

"Hôm nay Bùi Lăng chân truyền thứ tư Thánh tông ta chính vị Thánh Tử, chư vị đến đây xem lễ, thật là vinh hạnh!"

Tu sĩ cấp cao tám phái nghe vậy, dù chính hay ma đều lộ ra sắc mặt cổ quái.

Tô Ly Kinh này là Tông Chủ Trọng Minh tông cao quý, thê tử kết tóc bị đệ tử phía dưới ngủ trước mặt mọi người, thế mà không để ý chút nào?

Hơn nữa, hiện tại còn đích thân chủ trì đại điển Thánh Tử cho tên đệ tử kia?

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, dù sao lần này bọn họ cũng tới tham gia đại điển Thánh Tử Trọng Minh tông, trong một vài tình cảnh, dù sao cũng phải qua loa một chút.

Thế là Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo Nhiếp lão khẽ cười nói: "Tô tông chủ nói quá lời, những ngày qua không gặp Tông Chủ... Hôm nay gặp mặt, Tông Chủ tinh thần phấn chấn, khác biệt rất nhiều với thường ngày."

Tô Ly Kinh mỉm cười: "Nhiếp lão quá khen, chỉ là trên việc tu luyện có chút tâm đắc thôi."

Còn chưa nói hết câu, đã nghe Vô Thủy sơn trang Mộng Hối tò mò hỏi: "Tâm đắc gì? Đúng, ngươi..."

"Mộng Hối Kim Tiên, truyền thừa Thánh tông và truyền thừa của bọn ta rất khác nhau, dù Tô tông chủ nói thẳng ra, ngươi và ta cũng chưa chắc dùng được, hiếm khi nào gặp mặt đừng nói những thứ này." Nghe vậy, sợ người Vô Thủy sơn trang không biết giữ mồm miệng gây ra rắc rối, Nhiếp lão vội ho một tiếng cắt ngang Mộng Hối, lại đổi chủ đề, "Đúng rồi, Tô tông chủ, trước kia chúng ta chưa từng nghe nói đến Bùi Lăng này, không biết đệ tử này... Ngươi cảm thấy thế nào?"

Tô Ly Kinh cười nhạt một tiếng, nói: "Bùi Lăng này thiên tư tung hoành, mặc dù xuất thân hàn vi lại không ngừng vươn lên, khắc khổ tu luyện, là đệ tử tiến cảnh nhanh nhất của Thánh tông ta trong những năm gần đây."

"Thật sự xứng đáng là thiên kiêu!"

"Chỉ có điều hắn tuổi còn nhỏ, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, đúng là thanh danh không hiển hách."

"Nhưng vậy cũng là việc trước kia."

"Bản tọa có thể khẳng định: Sau ngày hôm nay, danh tiếng Bùi Lăng nhất định truyền khắp thiên hạ!"

Nghe vậy, xung quanh lập tức yên tĩnh như chết.

Ngay lúc trong lòng Tô Ly Kinh thấy nghi ngờ, âm thầm suy nghĩ đây là có lý do gì, lại nghe Luân Hồi tháp Vu lão khẽ gật đầu, chất phác nói: "Bùi Lăng này thật sự không tầm thường."

"Đúng vậy."

"Không sai."

"Kẻ này không tầm thường."

"Chỉ sợ trước nay chưa từng có."

"Thậm chí vô tiền khoáng hậu."

"Tô Tông Chủ khí chất rộng lớn."

Chẳng những ba tông ma đạo, ngay cả tu sĩ cấp cao chính đạo đều rối rít mở miệng phụ họa.

Nói tóm lại, tám môn phái lớn đều tỏ ra rất khách sáo, không hề nhắc tới việc của Bùi Lăng và Tông Chủ phu nhân, dù sao nơi này cũng là Trọng Minh tông, nói ra việc này chơi cứng ở trước mặt, chẳng tốt cho ai cả.

Sau khi trò chuyện với tám môn phái lớn một chút, Tô Ly Kinh nhìn về phía giữa sân.

Hiện tại tất cả đã chuẩn bị gần đủ, trên cơ bản tân khách đã đến đông đủ.

Chỉ chờ hắn ta ra lệnh một tiếng, Bùi Lăng có thể ra sân, leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, chính vị Thánh Tử... Chỉ có điều, hắn ta luôn cảm thấy ánh mắt đám người tám môn phái lớn này nhìn về phía mình có điểm là lạ!

Ngay lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tô Ly Kinh lấy thần niệm đảo qua bản thân, không cảm thấy có vấn đề gì. Sau đó lại nhìn sang Tư Hồng Khuynh Yến bên cạnh, đã thấy Tư Hồng Khuynh Yến quần áo xinh đẹp, châu vây thúy quấn, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hiện rõ vẻ lo lắng, khí thế ngang ngược quanh quẩn.

Quanh người nàng đằng đằng sát khí, dường như sẽ ra tay bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào.

Tô Ly Kinh không nhịn được nhướn mày, đã biết nguyên nhân.

Chương 1072: Huyết tọa Thánh Tử (2)

Thế là, hắn ta lập tức truyền âm: "Chân truyền thứ tư vào chỗ không lâu đã có thể tấn thăng Thánh Tử, đây là việc vui phúc phận Thánh tông ta, đã mời tất cả đồng đạo đến đây xem lễ."

"Đừng thể hiện sắc mặt gì ở chỗ này."

"Hiện tại tám phái đều ở bên cạnh nhìn xem, cho dù ngươi không quan tâm thanh danh mình, dù sao cũng phải quan tâm thể diện Thánh tông một chút."

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Tô Ly Kinh, sau đó mặt không thay đổi quay đầu lại, không nói gì.

Trong lòng Tô Ly Kinh hơi bất mãn.

Ngày thường Tư Hồng Khuynh Yến này không nể mặt hắn ta cũng không sao.

Nhưng trong việc lớn của tông môn này, lại không thể để đối phương làm loạn!

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh lại truyền âm nói: "Mặc dù Bùi Lăng không phải người Tư Hồng thị, nhưng cũng không phải người Tô thị. Thậm chí, trước đó bản tọa còn từng có xung đột với hắn, không phải hiện tại cũng bỏ qua mâu thuẫn lúc trước?"

"Ngươi đường đường là Tông Chủ phu nhân, sao có thể lòng dạ hẹp hòi như thế, so đo với đệ tử vãn bối như vậy?"

"Không nói đến làm như thế sẽ khiến người ngoài chê cười, con đường sau này sao có thể đi càng xa hơn?"

Tư Hồng Khuynh Yến lại lạnh lùng nhìn Tô Ly Kinh, đầu ngón tay âm thầm phát lực, đã bóp tay vịn ghế được chế tạo từ Vạn Niên Huyền Ngọc thành bột mịn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì, quay mặt đi, cuối cùng trên mặt đã lộ ra một nụ cười vừa nhìn đã biết rất giả dối.

Thấy thế, mặc dù Tô Ly Kinh vẫn hơi không hài lòng nhưng cũng lười so đo với Tư Hồng Khuynh Yến nữa, lập tức thản nhiên truyền âm: "Để Bùi Lăng ra trận, chuẩn bị bắt đầu đại điển."

...

Trong một tòa tiểu viện cửa riêng.

Truyền Tống Trận trong viện đang chập chờn ánh sáng u ám.

Bên cạnh Truyền Tống Trận, Bùi Lăng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả.

Mạch chủ mười ba mạch nội môn đứng cách đó không xa.

Chỉ là hai vị chân truyền Chu Diệu Ly và Tô Chấn Hòa lại chưa từng xuất hiện.

Đối với điều này, Bùi Lăng cũng chẳng suy nghĩ gì, trước đó Lệ thị đã nói chuyện với hắn, lần này leo lên Vạn Tộc Huyết Thê là muốn cố ý dẫn đệ tử tám phái cắn câu.

Bởi vậy, không chuẩn bị bất kỳ người hộ đạo nào cho hắn.

Dù là mạch chủ thượng tam mạch, đến lúc đó cũng không cho phép ra tay.

Vào lúc này, một bóng người lóe lên trong viện, Lệ Vô Định đột nhiên xuất hiện, đối Bùi Lăng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Canh giờ không sai biệt lắm, có thể xuất hiện."

Bùi Lăng gật đầu: "Vâng."

Sau đó không hề do dự chút nào, bước một bước vào trong Truyền Tống Trận.

Mười ba vị mạch chủ theo sát phía sau, bóng dáng một đoàn người nhanh chóng biến mất ở trong tiểu viện.

Trong biển mây mênh mông, trên một tòa bình đài bỏ trống chiếm diện tích không lớn, khí tức âm u lạnh lẽo tản ra, một tia sáng tối tăm hiện lên để lộ ra bóng dáng Bùi Lăng.

Hắn mặc áo bào đen phần phật, vác trường đao, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị, trên trán hàm chứa vẻ tàn nhẫn, sát khí quanh quẩn quan người, lúc ngạo nghễ đứng đó khí tức hung bạo đập vào mặt!

Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt ở đây đều lướt qua, tập trung ở trên người một mình hắn.

Dù sau lưng hắn chợt xuất hiện bóng dáng mười ba vị mạch chủ, cũng không thể thu hút chút sự chú ý nào của đám người.

Trong đó rất nhiều tu sĩ cấp cao ngồi trên chủ vị nhìn chăm chú, cho dù không mang theo ác ý nhưng cũng cực kỳ nặng nề, như vài tòa núi lớn đè xuống đầu!

Bùi Lăng không tránh không né, vẻ mặt như thường, trước tiên khom lưng hành lễ về phía chủ vị, lại ôm quyền thi lễ với xung quanh.

Ngay sau đó, đám tân khách lần lượt đứng dậy hoàn lễ, tiếp theo hành lễ về phía chủ vị: "Chúc mừng Thánh tông, củi cháy lửa truyền, phúc tộ kéo dài!"

"Chư vị không cần đa lễ." Chủ vị trong sương mù hỗn độn vang lên giọng nói ôn nhuận, ôn tồn lễ độ của Tô Ly Kinh, tuyên bố trước mặt mọi người, "Hôm qua chân truyền Bùi Lăng của tệ tông phá đan Ngưng Anh, muốn đăng lâm vị trí Thánh Tử."

"Hôm nay, làm phiền chư vị đồng đạo vạn dặm mà đến, chứng kiến chuyện này."

Nói đến chỗ này, hắn ta trầm giọng gọi, "Giám Sát điện chủ."

Giám Sát điện chủ áo bào đen mắt tím lập tức ra khỏi hàng: "Có thuộc hạ."

Tô Ly Kinh ngắn gọn nói: "Thăng huyết tọa Thánh Tử."

Giám Sát điện chủ khom lưng nói: "Vâng."

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy biển mây khoan thai biến ảo lập tức ngưng trệ, dường như thời gian đều dừng lại ở thời khắc này.

Sau đó biển mây đột nhiên cuồn cuộn, gào thét như sóng to gió lớn trùng điệp sôi trào về phía bốn phương tám hướng.

Bình đài gánh chịu tân khách và đám đệ tử như đảo hoang trong biển cả to lớn, vẫn vững chắc như núi trong sự biến hóa như thế.

Nhưng ngoại trừ tu sĩ cấp cao, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía.

"Cạch cạch cạch..." Thậm chí rất nhiều người không nhịn được hàm răng run lên, còn không cầm được cả đũa, như muốn lập tức đứng dậy bỏ trốn.

Từ nơi sâu xa, bọn họ cảm giác được có sự khủng bố lớn lao, tai họa lớn lao gì đó khó miêu tả, sắp giáng lâm!

Giây lát, trong mây chầm chậm dâng lên một tòa vương tọa huyết sắc như ngọn núi cô độc.

Kiểu dáng vương tọa kia cổ xưa nặng nề, hình như xung quanh có ánh sáng huyết sắc quay chung quanh.

Chương 1073: Phong phạm Tông Chủ (1)

Dày đặc trầm mặc như một con hung thú lặng im phủ phục.

Phía trước bảo tọa là cầu thang huyết sắc liên miên vô tận khí thế huyết sát xông lên tận trời, trên mỗi tầng cầu thang đều điêu khắc bách quỷ dạ hành, còn có vô số pho tượng yêu quỷ chia nhóm đứng hai bên.

U lãnh, tĩnh mịch, huyết tinh, oán giận, ác niệm... Tràn đầy xung quanh, quanh quẩn toàn trường.

Đợi đến khi vương tọa lên ngang bằng chủ vị, Giám Sát điện chủ trầm giọng mở miệng: "Chân truyền Bùi Lăng lên Vạn Tộc Huyết Thê."

"Quy củ Thánh tông, Thánh Tử, Thánh Nữ không trải qua Vạn Tộc Huyết Thê, không thể nhậm chức!"

"Hôm nay, chúng ta chứng kiến ngươi trèo lên Vạn Tộc Huyết Thê, mới có thể chính vị Thánh Tử."

"Lúc này là cơ hội cuối cùng để ngươi lui bước, một khi bước lên huyết thê, chỉ có tiến không có lùi!"

Bùi Lăng không chút do dự, bóng dáng nhoáng lên một cái đã xuất hiện trên tầng huyết thê thứ nhất, rống!

Vài đầu huyết thú lập tức hiện ra, gầm thét đánh về phía hắn.

Xoạt!

Đao khí huyết sắc hiện ra, tất cả huyết thú bị một dao chém làm đôi, trong nháy mắt tiêu tán.

Lúc huyết vũ bay lả tả xuống, hắn cực kỳ thoải mái bước lên tầng thứ hai.

Ở chủ vị bị sương mù hỗn độn bao phủ, tu sĩ cấp cao hai đạo chính ma đều sắc mặt nghiêm nghị.

Vị chân truyền thứ tư Trọng Minh tông này thi triển ra đao khí bá đạo sắc bén, thẳng tiến không lùi, đao ý thuần túy mà cô đọng như thực chất.

Khí tức của hắn càng thuần túy hoạt bát, tự nhiên mà thành.

Mới vào Nguyên Anh đã có khí tượng mà tu sĩ Phàm Anh hậu kỳ bình thường!

Thực lực thế này, loại căn cơ nội tình vô cùng sâu nặng thế này, chỉ sợ đã tìm không ra người thứ hai trong cùng thế hệ!

Nghĩ đến đây, năm vị lão tổ một phương chính đạo không hề do dự, lập tức truyền lời cho đám chân truyền phía dưới: "Hôm nay, các ngươi cứ xem thật kỹ, cẩn thận quan sát Bùi Lăng này ra tay."

"Ra sân khiêu chiến thì không cần."

"Hôm nay hắn chắc chắn là Thánh Tử Ma môn, không cần vẽ vời cho thêm chuyện."

Cùng lúc đó, một phương Ma môn cũng đang truyền âm: "Thực lực của Bùi Lăng này cực mạnh, cho dù không có người hộ đạo cũng đủ để chính vị Thánh Tử."

"Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, tránh để đối phương mượn cơ hội leo lên huyết thê để diệt khẩu."

"Trừ khi chân truyền bên ngụy đạo lên trước, sau khi tiêu hao hắn gần như không còn mới có thể ra tay."

Các đệ tử chân truyền lập tức đồng ý.

Lúc này, Tô Ly Kinh cạn chén linh tửu, ánh mắt nhìn qua từng tầng sương mù, quan sát Bùi Lăng trên huyết thê cũng khẽ gật đầu.

Tiểu tử này vừa mới phá đan Ngưng Anh, còn chưa kịp tu luyện thần thông và thuật pháp Nguyên Anh kỳ.

Thế nhưng, đối phương đi đao đạo, chỉ cần cảnh giới đi lên, sự ỷ lại với thần thông và thuật pháp sẽ chỉ càng ngày càng thấp.

Lúc này thực lực của hắn đã hoàn toàn không thua lúc Lệ Liệp Nguyệt leo lên Vạn Tộc Huyết Thê.

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh truyền âm với lão tổ Lệ thị nói: "Với thực lực của Bùi Lăng này, leo lên Vạn Tộc Huyết Thê tuyệt đối không thành vấn đề, dù chân truyền tám phái luân phiên ra trận khiêu chiến, cũng không thể thay đổi kết quả."

"Không biết Lệ thị có sắp xếp gì?"

Nghe vậy, tất nhiên lão tổ Lệ thị hiểu rõ ý của Tông Chủ, lập tức truyền âm trả lời: "Đã dặn dò hắn."

Tô Ly Kinh nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt!

Lệ thị và hắn ta có suy nghĩ giống nhau, bây giờ tám phái đều tới, vừa hay nhân cơ hội này sớm diệt trừ một vài đối thủ tương lai của Thánh tông, còn có thể tuyên dương uy danh Thánh tông!

Thế là, Tô Ly Kinh cười nhạt một tiếng, tuyên bố trước mặt mọi người: "Lần này Bùi Lăng leo lên Vạn Tộc Huyết Thê không có bất kỳ người hộ đạo gì, chư vị cứ yên tâm điều động đệ tử khiêu chiến."

Giọng hắn ta trong sáng nhu hòa lại như lôi đình cuồn cuộn, trong khoảnh khắc tràn đầy toàn bộ thiên địa.

Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh trong ngoài Trọng Minh tông đều nghe được rõ ràng.

Người tám phái nghe vậy, tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tô Ly Kinh.

Một lát sau, mới mập mờ đồng ý: "Biết."

"Tô tông chủ thật sự ưu ái vị thiên kiêu này của quý tông."

"Bùi Lăng này thật sự có thực lực cực kỳ mạnh."

"... Chúng ta đến đây chỉ vì xem lễ, về phần khiêu chiến, phải xem hứng thú của đám tiểu bối."

"Không sai, đều là đệ tử cùng thế hệ, việc giữa tiểu hài tử cứ để bọn họ tự xử lý đi."

"Bọn họ muốn khiêu chiến thì khiêu chiến, không muốn thì thôi."

"Lần này ta dẫn bọn họ đến đây quý tông, cũng chỉ để bọn họ được thêm kiến thức..."

"Rất đúng, mở mang tầm mắt mới là quan trọng nhất, cái khác cũng không đáng kể..."

Thấy phản ứng của tám phái bình thường, trả lời càng thờ ơ, Tô Ly Kinh nhướn mày lại vô tình nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Quả nhiên, không biết từ lúc nào Tư Hồng Khuynh Yến lại đổi sang vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân sôi trào sát khí, nhìn chằm chằm Bùi Lăng trên huyết thê, vẻ mặt hung ác nham hiểm, sát cơ bắn ra xung quanh.

Tô Ly Kinh khẽ lắc đầu, lúc bình thường Tư Hồng Khuynh Yến này cũng coi như tiến lùi có chừng mực, không phải loại người không biết tình hình chung.

Nếu không coi nàng là thê tử kết tóc của hắn ta, dưới tình huống hắn ta bận rộn tu luyện không rảnh để ý tới tông vụ, cũng không mặc cho nàng nắm hết quyền hành.

Chương 1074: Phong phạm Tông Chủ (2)

Nhưng không ngờ ngày thường thê tử biểu hiện không kém, vào lúc quan trọng lòng dạ khí chất lại hạn hẹp như thế, thật sự khiến hắn ta hơi thất vọng.

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh lập tức khó chịu lại truyền âm: "Thiên kiêu tông ta đang leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, đây là việc vui có người kế tục. Bây giờ tám môn phái lớn đều rất hâm mộ, ngươi làm dáng thế này cứ như phụ nhân ngu dốt trong phố xá phàm tục, đây còn chút thể thống mà một Tông Chủ phu nhân Thánh tông nên có?!"

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, ngón tay đã bóp ly rượu thành một đoàn, ánh mắt biến ảo dữ dội, cuối cùng nàng cười lạnh một tiếng, truyền âm trả lời: "Được."

Ngay sau đó, nàng thu liễm toàn bộ khí tức, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sắc mặt Tô Ly Kinh không vui, Tư Hồng Khuynh Yến quá làm theo ý mình, nhưng bây giờ đang tiến hành đại điển, hắn ta cũng không tiện trực tiếp trách cứ đối phương trước mặt bao người, nếu không sẽ chỉ càng khiến tám phái khác chế giễu.

Thế là, hắn ta mỉm cười, giọng mang xin lỗi nói: "Gần đây việc tu luyện có chút rắc rối, vì vậy trong trong lòng nội tử không vui, có chỗ thất lễ, kính xin chư vị đừng trách."

Lúc đầu ánh mắt tu sĩ cấp cao tám phái nhìn về phía Tô Ly Kinh chỉ hơi kỳ quái.

Nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

Tư Hồng Khuynh Yến là phu thê kết tóc của Tô Ly Kinh, dù mối quan hệ của đôi bên chưa tốt tới mức trong mật thêm dầu, chung quy vẫn là đạo lữ ký kết hôn ước tam môi lục chứng.

Hiện tại phu nhân của đối phương bị đệ tử phía dưới thải bổ ngay trước mặt mọi người, đối phương không chỉ không tức giận, hơn nữa còn muốn trách cứ phu nhân của mình không có cấp bậc lễ nghĩa?

Cái này...

Ngay cả bản thân Tô Ly Kinh cũng không thấy có vấn đề, sao bọn họ có thể có ý kiến?

Trong chốc lát, không chỉ có các tu sĩ chính đạo nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp đều vô cùng chấn động!

Rõ ràng nơi này là Trọng Minh tông, không phải Vô Thủy sơn trang...

Không!

Dù là Vô Thủy sơn trang, cũng không thể xảy ra chuyện như thế!

Các tu sĩ Vô Thủy sơn trang, từng người đều tự xưng là tiên nhân chuyển thế, còn có Tiên Tôn, Kim Tiên, Tiên Vương lạc xuống trần gian gì đó, nhưng trên cơ bản vẫn có mặt mũi nên có.

Nếu thê tử thật sự bị đệ tử phía dưới ngủ, đừng nói việc này xảy ra với Trang Chủ, tùy tiện xảy ra với một trưởng lão bình thường, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Nhưng Tô tông chủ này... Không chỉ không tức giận chút nào, còn sợ người trong thiên hạ không biết?

Phần lòng dạ và rộng lượng này, hoàn toàn vượt ra khỏi sự nhận biết của tất cả bọn họ!

Sớm biết Tô Ly Kinh căn bản không quan tâm việc này, bọn họ cần gì phải kêu lão tổ nhà mình tới tọa trấn?

Sau sự im lặng quỷ dị, ngay lúc Tô Ly Kinh tưởng mình nói sai lời gì, Vô Thủy sơn trang Hiên Chu Tiên Vương lại nở một nụ cười, vỗ tay khen: "Không ngờ từ biệt mấy chục năm, Tô tông chủ lại đã khám phá giới hư ảo này, nhìn thấy chân lý."

"Chẳng trách hôm nay gặp mặt, tu vi càng hơn trước kia."

Tô Ly Kinh bình tĩnh nhìn Hiên Chu Tiên Vương, mặc dù câu nói của đối phương đang thật lòng thật dạ khen ngợi đạo tâm của hắn ta. Nhưng Vô Thủy sơn trang đều là một đám điên không có đầu óc, những tên điên này khen ngợi cũng tốt, chửi bới cũng được, đều không thể đặt trong lòng.

Thế là, Tô Ly Kinh tùy ý nói: "Tiên Vương quá khen, tiểu tông huyễn cảnh, tu vi tâm tính đều không theo kịp chư vị tiên nhân."

"Những năm qua khổ tu như vậy, cũng chỉ có chút tiến bộ, không nhận nổi sự khen ngợi của Tiên Vương."

Hiên Chu Tiên Vương lắc đầu nói: "Tô tông chủ quá khiêm tốn, sau khi đại điển này kết thúc, ngươi và ta không ngại cùng ngồi đàm đạo, tâm tình vài năm thì như thế nào?"

Luận đạo?

Mình cũng không có thời gian rảnh rỗi luận đạo với một tu sĩ không có đầu óc.

Trong lòng Tô Ly Kinh nghĩ như vậy, lập tức nói: "Tiên Vương hậu ái, vốn không nên chối từ, nhưng bản tọa tu hành một môn công pháp đang đến thời khắc quan trọng, chỉ sợ không thể phân tâm."

Hiên Chu Tiên Vương nghe vậy tiếc nuối lắc đầu, mặc dù trên danh nghĩa Trọng Minh tông ngồi ngang vai ngang vế với Vô Thủy sơn trang, nhưng cũng chỉ là một đám tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong mà thôi.

Trong phương ảo cảnh này, dù tu vi địa vị có cao thâm khó lường cỡ nào đều là hư vô mờ mịt, không có chút căn cơ nào.

Trong tông môn lớn như vậy chỉ hai người có thể khám phá huyễn tượng, thấy chân lý.

Một người là Bùi Lăng đang leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, nhưng tu vi cảnh giới của hắn quá thấp, trong thời gian ngắn có luận đạo với hắn cũng không có ý nghĩa gì.

Người thứ hai là vị Tô tông chủ này.

Đáng tiếc, hình như đối phương không muốn...

Lúc Hiên Chu Tiên Vương đang thất vọng, trên Vạn Tộc Huyết Thê.

Gào thét, kêu rên, gào thét, không ngừng vang lên tiếng rít khi đao khí phá không... Bùi Lăng không ngừng bước, chẳng mấy chốc đã bước tới tầng huyết thê thứ chín mươi chín.

Hắn chém trường đao ra, sau khi rất thoải mái đánh bại quỷ vật trên tầng huyết thê thứ chín mươi chín, cuối cùng đã bước lên tầng thứ một trăm.

Tầng này không có bất kỳ tinh quái quỷ vật dị tộc gì, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ quanh người là huyết quang quấn quanh.

Chương 1075: Cam chịu nhận thua

Đây là kẻ thất bại chết ở đây.

Sau khi bóng người huyết sắc xuất hiện, lập tức ra tay đánh về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc chém ra một đao, thoải mái chém vỡ huyết ảnh.

Sau đó bình tĩnh bước lên tầng thứ một trăm linh một.

Giống với Lệ Liệp Nguyệt lúc trước, cách mỗi trăm tầng lại có một vị vong hồn đã từng chiến tử ở đây cản đường.

Từ đầu tới đuôi, trên mặt Bùi Lăng không có bất kỳ thay đổi nào, mỗi lần ra tay đều là một đạo đao khí thật đơn giản, dù là những vong hồn sau khi chiến bại bị giữ lại coi như người trông coi bậc thang, hay dị tộc bị huyết thê trói buộc đều không ngoại lệ, đều không ngăn được một đao của hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Bùi Lăng nhanh chóng giết tới tầng thứ một ngàn.

Khi hắn đạp vào tầng thứ một ngàn lẻ một, thực lực tất cả kẻ địch đều tăng lên một cấp độ.

Trên huyết thê bắt đầu xuất hiện dị tộc thực lực cường hãn.

Chỉ có điều Bùi Lăng chém một đao tới, mặc dù thực lực dị tộc kia mạnh hơn những người cản đường ở một ngàn tầng trước đó, vẫn không chịu nổi một kích, ầm vang vỡ nát.

Bùi Lăng lại bước ra một bước, leo lên tầng thứ 1002.

Tầng huyết thê thứ một ngàn lẻ một sau lưng hắn chầm chậm tiêu tán.

"... Thật mạnh." Chân truyền một phương Ma đạo nhìn không chớp mắt, sắc mặt nặng nề.

Luân Hồi tháp Sầm Thước mặt không biểu tình, khẽ nói, "Lúc trước Lệ Liệp Nguyệt chính vị Thánh Nữ, chúng ta cũng là người chứng kiến, tận mắt thấy toàn bộ quá trình."

"Nhưng bắt đầu từ tầng một ngàn lẻ một, Lệ Liệp Nguyệt đã không thể tiếp tục một chiêu giải quyết dị tộc trên huyết thê."

"Bùi Lăng này lại có thể thoải mái như lúc leo lên một ngàn tầng trước đó!"

Đồng môn Văn Tượng của hắn ta bình tĩnh nói: "Nếu không phải như thế, sao Trọng Minh tông lại không sắp xếp người hộ đạo cho hắn, thực lực của hắn càng mạnh hơn Lệ Liệp Nguyệt cùng cảnh giới."

"Chẳng những thực lực cường hãn, chủ yếu nhất vẫn là to gan làm loạn..." Thiên Sinh giáo Hoắc Phỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt khâm phục nói, "Cũng may lão tổ để chúng ta không cần ra sân, nếu không ta thà rằng trở về bị phạt, cũng không muốn đi lên chịu chết."

"Bùi Lăng có việc gì không làm được?"

"Hôm nay không ai ra sân thì cũng thôi, một khi có người đi lên, không biết sẽ bị hắn bào chế như thế nào."

Lúc nói chuyện, hắn ta và Kê Ngọc Phù đều cố tình hoặc vô ý nhìn về phía Tuyệt Tâm Tử nữ chân truyền duy nhất ở phe mình.

Vẻ mặt Tuyệt Tâm Tử bình thản, nói: "Đúng là Bùi Lăng mạnh hơn các ngươi nhiều. Dù sao hắn cũng không phải là đệ tử Vô Thủy sơn trang ta, lại có thể vượt qua những tiên hạ đẳng Trọng Minh tông tu hành năm tháng dài dằng dặc, khám phá giới hư ảo này, phần ngộ tính này, phần kiên định này, chỉ sợ trói cả đám người các ngươi lại, thúc ngựa cũng theo không kịp."

"Lúc này đi lên khiêu chiến hắn chỉ tự rước lấy nhục."

"Đáng tiếc, lương tài mỹ ngọc như thế không bái nhập trang ta, ngược lại bị đám người Trọng Minh tông này dạy bảo lung tung nhiều năm như vậy, thật sự phung phí của trời."

Lúc bọn họ trò chuyện, Bùi Lăng liên tục vung múa trường đao, đao khí tung hoành, máu me tung tóe, vô số dị tộc, yêu quỷ, thi khôi, vong hồn... Không ai đỡ nổi một hiệp, lần lượt tiêu tán, nhường ra con đường leo về phía trước.

Từ chỗ cao nhìn lại cứ như một bó mũi tên màu đen, lấy khí thế thẳng tiến không lùi chém ra thủy triều huyết sắc, anh dũng mà lên.

Chẳng mấy chốc, hắn bước lên tầng bậc thang thứ hai ngàn.

Bắt đầu từ tầng thứ 2001, Bùi Lăng cũng dần cảm nhận được một ít sự khác biệt.

Hắn cần hai đao mới có thể giải quyết một vị dị tộc...

Lúc tới được tầng ba ngàn, hắn cần dùng ra bốn đao thậm chí năm đao.

Tầng bốn ngàn, sắc mặt Bùi Lăng lạnh lùng, Cửu Phách Đao gào thét xé gió mà ra, xoạt xoạt xoạt... Liên tiếp mười mấy đao, mới chém giết dị tộc trước mặt.

Thời gian chậm rãi trôi qua...

Sau mười hai canh giờ, Bùi Lăng đột nhiên leo đến tầng thứ 9990!

Ở trước mặt của hắn, chỉ có mười tầng huyết thê sau cùng, sau lưng trống rỗng, biển mây mênh mông, tất cả huyết thê đã leo lên đều biến mất.

Vẻ mặt một phương chính đạo nghiêm nghị nặng nề, một phương ma đạo thì rối rít lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Lúc trước Lệ Liệp Nguyệt được vinh danh thiên kiêu hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, lúc đi đến một bước này cũng tốn thời gian mười hai ngày!

Bùi Lăng này lại chỉ tốn mười hai canh giờ!!

...

Chủ vị, Tô Ly Kinh nhìn tình cảnh này khẽ nhíu mày.

Dù sao Bùi Lăng vẫn quá trẻ, lòng dạ quá nhỏ bé, không hiểu được giấu dốt.

Thiên hạ đều biết độ khó của Vạn Tộc Huyết Thê Thánh tông, tốc độ Bùi Lăng leo lên nhanh như vậy, tám phái cũng không phải người ngu, sao lại phái chân truyền tỉ mỉ bồi dưỡng đi lên chịu chết?

Như thế, sao có thể nhân cơ hội làm suy yếu bọn họ?

Nhưng điều này cũng không sao cả, mình là Tông Chủ còn ở chỗ này, có cách khiến đám người này ra tay.

Ngay lập tức hắn ta dịch người ra sau, đổi một dáng vẻ càng thoải mái hơn, cố ý khiêu khích: "Chư vị, Vạn Tộc Huyết Thê chỉ còn mười tầng cuối cùng, các ngươi đã chuẩn bị xong đạo uẩn chưa?"

Tu sĩ cấp cao tám phái nghe vậy đều nhìn sang hắn ta, chợt lão tổ Thiên Sinh giáo dẫn đầu nói: "Đã chuẩn bị kỹ càng đạo uẩn, chỉ chờ chân truyền Bùi Lăng chính vị Thánh Tử, lập tức dâng lên."

Chương 1076: Lan truyền việc này khắp thiên hạ

"Luân Hồi tháp ta cũng thế."

"Bùi Lăng là Tiên Vương lạc xuống trần, Vô Thủy sơn trang ta lấy đạo uẩn chúc hắn khám phá hư ảo là việc nên làm."

Tô Ly Kinh khẽ giật mình, đây là tình huống như thế nào?

Không đợi hắn ta nghĩ lại, đã nghe lão tổ Cửu Nghi sơn bình tĩnh nói: "Cửu Nghi sơn sẽ không nuốt lời."

Sau đó là Tố Chân Thiên Mộ Dung nữ tu, giọng điệu ôn hòa mở miệng: "Từ trước đến nay Tố Chân Thiên ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn."

"Hàn Ảm Kiếm tông nói là làm."

"Lưu Lam hoàng triều cam chịu nhận thua."

"Yến Tê thành tất nhiên đồng ý."

Thấy tám phái đều không ngoại lệ, toàn bộ một lời đồng ý, sắc mặt Tô Ly Kinh hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cau mày.

Bùi Lăng thể hiện ra thực lực quá mạnh!

Tám phái tự biết không có chút phần thắng nào, tình nguyện lấy ra một phần đạo uẩn cũng không chịu để đệ tử cẩn thận bồi dưỡng hao tổn trên Vạn Tộc Huyết Thê

Trong lòng biết chuyện này không thể quá nóng vội, Tô Ly Kinh suy nghĩ một chút, thấy Bùi Lăng lại đi một bước về phía trước, chỉ cách huyết tọa Thánh Tử chín tầng huyết thê, đột nhiên cười ha ha một tiếng nhìn về phía một phương Lưu Lam hoàng triều, cao giọng nói: "Vụ vương, Bùi Lăng tuổi trẻ khinh cuồng, từng nhiều lần tiến vào cảnh nội quý triều đồ thành diệt tộc, vài ngày trước đó còn suýt nấu phu nhân Thành chủ đứng đầu một thành trước mặt mọi người."

"Bây giờ đệ tử này đang leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, ngay cả một người hộ đạo cũng không có, quý triều lại không dám báo thù, đúng là làm mất thể thống hoàng triều."

"Hơn nữa, nếu truyền ra ngoài chẳng phải khiến những con dân bị tàn sát kia và Thành chủ phu nhân nản lòng thoái chí sao?"

Ngay sau đó, hắn ta lại nhìn về phía Cửu Nghi sơn, mỉm cười, "Nghe nói ngày đó Cửu Nghi sơn đến tệ tông từng hỏi thăm việc khiêu chiến huyết thê. Bây giờ một thân thực lực của Bùi Lăng đã bị Vạn Tộc Huyết Thê tiêu hao bảy tám phần, còn thừa không có mấy."

"Cửu Nghi sơn là hạng nhất ngụy đạo, sao nào? Chẳng lẽ bây giờ lại sợ?"

Sau đó, Tô Ly Kinh nói với kiếm khách Hàn Ảm Kiếm tông, "Từ trước đến nay Hàn Ảm Kiếm tông tự xưng là đệ tử Kiếm tông tâm tư tinh khiết, thế gian vạn pháp chỉ cầu một kiếm, lấy một kiếm phá vạn pháp!"

"Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, đường đường là kiếm tu, đối mặt với một đệ tử đã là nỏ mạnh hết đà của tệ tông lại giẫm chân tại chỗ, không dám khiêu chiến. Đạo tâm như thế, còn nói gì thẳng tiến không lùi, xóa bỏ vạn pháp?"

"Dứt khoát đánh gãy kiếm bản mệnh, bán kiếm linh cho Thánh giáo làm tài nguyên tu hành, trở về trần thế làm nhà giàu một giới được rồi."

"Dù Yến Tê thành ở nơi hoang vắng, lại nổi tiếng là can đảm dũng mãnh thiện chiến, nhưng hôm nay gặp mặt thật sự là một đời không bằng một đời, đâu còn có chút võ dũng nào của năm đó?"

"Tố Chân Thiên... Ha ha! Chỉ là một vài hạng nữ lưu mềm yếu, tu luyện chỉ có cảnh giới, không có chút thực lực nào. So với việc vất vả chèo chống môn hộ, chẳng bằng hợp tông đầu quân vào Thánh tông ta, giao ra thiên cơ và chân truyền làm lô đỉnh cho Bùi Lăng là được rồi..."

Tô Ly Kinh ngồi ngay ngắn trên chủ vị chậm rãi nói, cuối cùng nói, "Hôm nay chân truyền Bùi Lăng tông ta vinh đăng vị trí Thánh Tử, lúc năm tông ngụy đạo đến đây khí thế hùng hổ, sau khi tận mắt thấy phong thái của Bùi Lăng lại không ai dám chiến."

"Người tới, lan truyền việc này vang rền thiên hạ, lấy thanh danh năm tông ngụy đạo chứng kiến uy danh thiên kiêu Thánh tông ta!"

Đối mặt với sự khiêu khích thẳng mặt của Tô Ly Kinh, sắc mặt một phương chính đạo rất khó coi.

Nữ tu cung trang Tố Chân Thiên dẫn theo Sở Vũ Thường đến đây không nhịn được tức giận nói: "Dù Bùi Lăng dám chiến có thể chiến như thế nào, hắn chỉ có thanh danh, sao có được lòng dạ rộng lớn như Tô tông chủ, có thể khiến thiên hạ thán phục!"

Nghe vậy, Tô Ly Kinh nhướn mày, trong lòng biết Tố Chân Thiên không nói lời tốt đẹp gì, lại không biết chỗ nào có vấn đề, thế là suy nghĩ của hắn ta hơi thay đổi, nhanh chóng truyền âm cho gia chủ Tô thị Tô Thiên Nhai nói: "Có phải gần đây trong tông xảy ra việc lớn gì mà bản tọa không biết không?"

Hôm nay, đại điển Thánh Tử chính vị thật sự rầm rộ cả Thánh tông, đương nhiên Tô Thiên Nhai và một đám cao tầng Tô thị cũng đang ngồi bên trong.

Chỉ có điều, ba nhà Thánh tông đều có một bình đài riêng, chỉ có lão tổ xuất quan mới có thể ngồi ở chủ vị tiếp khách.

Lúc này, Tô Thiên Nhai và cao tầng Tô thị đều ngồi trên bình đài chủ vị uống rượu giải buồn, lúc này nghe Tông Chủ truyền âm tra hỏi, hắn ta ngẩn ngơ, đột nhiên kịp phản ứng, nặng nề truyền âm nói: "Đã xảy ra một việc, Chấn Hòa bị diệt sát!"

"Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta đã có thể chắc chắn người ra tay là Lệ thị!"

Tô Chấn Hòa bị Lệ thị giết?

Tô Ly Kinh mặt không đổi sắc, trong lòng lập tức khinh thường cười một tiếng.

Còn tưởng là việc lớn gì, hóa ra chỉ là chết một chân truyền.

Đây đối với Tô thị mà nói, tuy đó là một sự sỉ nhục, đối với Tô Thiên Nhai mà nói, ngoại trừ sỉ nhục còn có nỗi đau mất con.

Nhưng Tô Chấn Hòa cũng không phải nhi tử Tô Ly Kinh, tư chất tâm tính cũng không có bất kỳ điểm nào đáng để hắn ta tiếc hận, cái chết của tên tiểu bối này có liên quan gì đến hắn ta?

Chương 1077: Chính vị Thánh Tử (1)

Ngụy đạo đúng là ngụy đạo, lòng dạ hẹp hòi, gà ruột bụng nhỏ, từng người ra vẻ đạo mạo, vô cùng dối trá.

Chút chuyện nhỏ như vậy, lại khiến bọn họ đứng ngồi không yên như thế, thậm chí không dám điều động đệ tử khiêu chiến trên huyết thê... Thật sự buồn cười đến cực điểm!

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh lập tức trả lời: "Bản tọa lòng dạ độ lượng, vẫn luôn rộng lớn như vậy. Đường đường là Tố Chân Thiên lại lấy loại việc nhỏ này đến ngấm ngầm hại người, cũng quá không phóng khoáng."

Nữ tu cung trang Tố Chân Thiên lập tức bị nghẹn lại, mãi cũng không nói ra lời, cuối cùng vẫn là lão tổ Tố Chân Thiên, Mộ Dung Ký Tuyết trầm giọng nói: "Bội phục!"

Sau đó nhìn nữ tu cung trang kia, ra hiệu nàng đừng nhiều lời nữa.

Cùng lúc đó, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tô Ly Kinh đều vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó bốn tông khác một phương chính đạo cũng nói theo: "Tô tông chủ đại khí."

"Tô tông chủ khoan dung độ lượng, chúng ta mặc cảm."

"Lòng dạ như thế, chúng ta tâm phục khẩu phục."

"Thánh nhân tại thế, có lẽ cảnh giới cũng chỉ như thế..."

Tô Ly Kinh lại cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, hắn ta lại truyền âm hỏi lão tổ Lệ thị: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lão tổ Lệ thị mặt không đổi sắc, bình tĩnh truyền âm trả lời: "Không có việc gì. Đúng, Tông Chủ, chờ sau khi đại điển kết thúc, lão phu dự định gả Liệp Nguyệt cho Bùi Lăng. Kính xin Tông Chủ, Tông Chủ phu nhân và người tám phái đều ở lại uống chén rượu mừng."

Tô Ly Kinh khẽ giật mình, chợt ngắn gọn nói: "Chắc chắn."

...

Vạn Tộc Huyết Thê.

Lúc yêu quỷ gào thét, u hồn nói nhỏ, huyết quang quanh quẩn, cốt nhục bay tứ tung!

Bùi Lăng cảm thấy toàn bộ thân hình đều như rót đầy chì, mỗi một bước đều đi vô cùng nặng nề, cũng vô cùng khó khăn.

Mười tầng huyết thê cuối cùng này còn khó khăn hơn tất cả huyết thê trước đó cộng lại.

Không chỉ như thế, một đường leo đến nơi đây, tình trạng của hắn đã sớm trượt xuống từ đỉnh phong, dù là tư duy hay phản ứng, pháp lực còn thừa đều giảm xuống rất nhiều.

Vào lúc này, trước mặt chầm chậm hiện ra một bóng người to lớn đỉnh thiên lập địa, quanh người quanh quẩn khí tức Nguyên Anh trung kỳ.

Chính là Long Bá dị tộc!

Bùi Lăng vung trường đao ra, đao khí gào thét, rầm rầm rầm...

Sau một lát, đại chiến kết thúc, Bùi Lăng thành công thông qua khiêu chiến tầng huyết thê này, hắn lại cất bước lên tầng huyết thê thứ tám đếm ngược.

Trong toàn bộ quá trình, hắn vẫn giữ lại một phần tâm thần, đối phó sự tập kích của chân truyền tám phái có thể đến bất cứ lúc nào.

Chỉ có điều, cũng không biết thời cơ chưa tới hay vì nguyên nhân gì khác, cho đến bây giờ chân truyền tám phái vẫn án binh bất động, còn không có cả một người ra sân thử.

Trong chớp mắt đạp vào tầng huyết thê thứ tám đếm ngược, một bóng dáng nhỏ gầy quỷ dị hiện ra, dị tộc rắn ngậm hai lỗ tai.

Sau khi đối phương xuất hiện, không hề do dự trực tiếp ra tay về phía Bùi Lăng.

Rầm rầm rầm...

Một trận lại một trận đại chiến, sau mấy canh giờ Bùi Lăng thành công bước lên tầng huyết thê thứ 9998, lại một tầng nữa là có thể đăng lâm huyết tọa Thánh Tử!

Vào lúc này, trong lòng Bùi Lăng vô cùng cẩn thận.

Càng là đến thời khắc mấu chốt thế này, càng không thể thả lỏng cảnh giác!

Dị tộc tầng huyết thê này chầm chậm hiện ra, vẻ ngoài hắn ta tuấn tú khó phân biệt được nam nữ, tóc vàng mắt vàng, sau tai mọc lên lông vũ màu đỏ vàng, lại là vị dị tộc thứ nhất trong mười tộc nâng khay đoạt giải nhất Thi Đấu Ngoại Môn.

Khí tức quanh người hắn ta là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cách Nguyên Anh hậu kỳ một bước!

Rầm rầm rầm...

Sau một trận đại chiến kịch liệt, Bùi Lăng dùng ra hết đủ loại thủ đoạn, thành công giải quyết nó.

Hắn nhanh chóng nhìn quanh một vòng, thấy vẫn không có ai khiêu chiến mình, thầm thở phào, một chân đạp vào tầng huyết thê thứ 9999, huyết tọa Thánh Tử đã ở ngay trước mặt.

Ngay vào lúc này, giọng Tông Chủ Tô Ly Kinh đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Giết chân truyền tám phái."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức dừng lại động tác, mặc dù hắn không muốn có chút sự cố nào vào thời khắc cuối cùng này, nhưng Tông Chủ đã ra lệnh, cũng không dám tùy tiện vi phạm.

Lúc này truyền âm trả lời: "Tông Chủ, Vạn Tộc Huyết Thê chỉ có tiến không có lùi, hiện tại chân truyền tám phái không chịu đi lên khiêu chiến, đệ tử cũng không có cách nào."

Giọng Tô Ly Kinh lại truyền vào trong tai hắn: "Vậy để bọn họ chạy tới khiêu chiến ngươi."

Bùi Lăng nhíu mày, ý của Tông Chủ và lão tổ Lệ thị đều là để hắn nhân lúc leo lên huyết thê để diệt trừ chân truyền tám phái... Điều này sẽ có lợi cho Trọng Minh tông trong tương lai.

Nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải chuyện gì tốt.

Chỉ có điều, chưa nói đến không thể vi phạm mệnh lệnh Tông Chủ, chỉ việc lúc trước hắn ngủ Tông Chủ phu nhân, còn trông cậy vào lão tổ Lệ thị che chở, lại không thể coi phân phó của lão tổ như gió thoảng bên tai.

Ít nhất cũng phải làm dáng một chút...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng hơi gật đầu, quay đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua chân truyền tám phái, người bị hắn nhìn qua gần như phản ứng đầu tiên đều là lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.

Thậm chí hai nữ chân truyền chính đạo gò má ửng đỏ, trong mắt lộ ra vẻ tức giận.

Chương 1078: Chính vị Thánh Tử (2)

Người duy nhất có vẻ mặt tự nhiên lại là Vô Thủy sơn trang Tuyệt Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử, bọn họ khẽ gật đầu thăm hỏi Bùi Lăng, tỏ ra rất thân thiết.

Sau khi nhìn quanh một vòng, Bùi Lăng dùng trường đao làm trụ, hờ hững nói: "Chỉ còn tầng huyết thê cuối cùng, các ngươi cùng lên đi."

Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn trong nháy mắt truyền khắp toàn trường.

Một phương Ma môn thờ ơ, cứ như không nghe thấy.

Vốn chỉ Vô Thủy sơn trang có khả năng trèo lên bậc thang khiêu chiến, cũng vì Bùi Lăng khám phá hư ảo, thân phận thượng giới Tiên Vương cất bước, chẳng những không muốn đối địch với hắn, thậm chí còn dự định sau khi đại điển kết thúc sẽ kề đầu gối nói chuyện với hắn lâu hơn, lui tới nhiều hơn.

Tất nhiên Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo không thể đi lên chịu chết.

Năm vị chân truyền một phương chính đạo đều rất tức giận.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Lưu Lam hoàng triều đã thăm dò tất cả tình báo của Bùi Lăng, loại chuyện hoang đường làm nhục Tông Chủ phu nhân trước mặt mọi người đã không phải lần đầu tiên đối phương làm!

Nghe nói lúc trước Bùi Lăng thông qua Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông, từng lấy tu vi Luyện Khí kỳ ra tay với Giám Sát điện chủ Trọng Minh tông ở trước mặt tất cả mọi người!

Đây là việc mà tu sĩ phổ thông, thậm chí là ma tu, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng kẻ này không chỉ làm, hơn nữa không chỉ một lần.

Quan trọng nhất là, cho đến bây giờ kẻ này vẫn bình yên vô sự, thậm chí tông môn còn trắng trợn tổ chức đại điển Thánh Tử chính vị cho hắn!

Bởi vậy, năm vị chân truyền nổi giận thì nổi giận nhưng vẫn phân biệt rõ ràng chuyện nặng nhẹ.

Hai vị nữ chân truyền thì dù như thế nào cũng không thể đi lên khiêu chiến Bùi Lăng, nếu không thua chỉ là việc nhỏ!

Về phần ba vị nam chân truyền Cửu Nghi sơn, Yến Tê thành, Lưu Lam hoàng triều... Ma môn cũng không lên, bọn họ cần gì phải xông pha chiến đấu thay Ma môn?

Thế là, Bùi Lăng một chân đạp vào tầng huyết thê thứ 9999, chân còn lại dừng ở tầng huyết thê thứ 9998, chậm chạp đợi nửa ngày thấy chân truyền tám phái không hề đáp lại.

Thấy cảnh này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lại thầm thở phào một hơi.

Tông Chủ ra mệnh lệnh, lão tổ Lệ thị phân phó, hắn đã làm cả, chỉ là chân truyền tám phái không dám lên mà thôi!

Ngay sau đó, Bùi Lăng không do dự nữa, hai chân đều bước lên tầng huyết thê thứ 9999.

Dị tộc tầng này vẫn là dị tộc tóc vàng mắt vàng, sau tai có lông vũ, chỉ có điều tu vi đối phương lại là Nguyên Anh hậu kỳ!

Bùi Lăng chém trường đao ra, lúc đao khí tung hoành, trong mắt của hắn nhảy lên ánh lửa như mộng như ảo, vô số phù văn quỷ dị nhỏ bé bay lên, 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , 【 Oán Yểm thần thông 】 , 【 "Pháp" 】 , 【 Đọa Huyết Chú 】 ...

Đại chiến lập tức xảy ra!

Sau một lúc lâu, trải qua một trận giao chiến dữ dội, Bùi Lăng lại chém giết dị tộc.

Vào lúc này, quanh người hắn cũng vết máu loang lổ, mấy vết thương da tróc thịt bong, máu me đầm đìa nhưng khí thế cực thịnh, cứ như bảo đao ra khỏi vỏ, sự sắc bén lộ ra.

Không để ý ánh mắt nhìn đến từ bốn phương tám hướng, Bùi Lăng cất bước, bước lên tầng thứ 10000.

Tầng này không có bất kỳ khiêu chiến nào.

Trong chớp mắt huyết thê sau lưng hắn biến mất toàn bộ.

Chỉ có huyết tọa cao lớn trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Huyết tọa này thô kệch cổ xưa như mang theo khí tức viễn cổ hồng hoang.

Khí tức hung thần quanh quẩn trên đó như hung thú ngủ mê, yên tĩnh nằm sấp.

Bùi Lăng đi từng bước một về phía huyết tọa, chẳng mấy chốc hắn cắm Cửu Phách Đao ở trước huyết tọa, phất ống tay áo một cái, quay người ngồi xuống!

Trong nháy mắt, Vạn Tộc Huyết Thê phía dưới huyết tọa Thánh Tử lại hiện ra.

So với huyết thê trống rỗng lúc mới xuất hiện, chỉ có người leo lên đạp vào một tầng nào đó, một tầng nào đó mới có thể xuất hiện kẻ địch khác biệt.

Lúc này, trên mỗi một tầng huyết thê đều chật ních yêu quỷ vong hồn, thi khôi dị tộc lít nha lít nhít, chật như nêm cối.

Trong đôi mắt bọn chúng còn đang không ngừng nhỏ xuống từng đống huyết lệ, ngẩng cao đầu cuồng nhiệt nhìn về phía bóng người áo đen trên huyết tọa.

Ngay sau đó, dị tộc trên tầng huyết thê thứ 9999 không nói lời nào quỳ rạp xuống đất, dập đầu.

Sau đó là tầng thứ 9998, tầng thứ 9997...

Từ trên xuống dưới, từng cái đầu gọn gàng phủ phục như là một đạo huyết triều chầm chậm lướt qua.

Vong hồn yêu quỷ vạn tộc cúi rạp đầu xuống đất, cung chúc Thánh Tử mới lên!

Cùng lúc đó, huyết tọa Thánh Tử truyền ra tiếng "cốt cốt", một luồng khí tức cường đại, bá đạo, ngang ngược, hung bạo chầm chậm tản ra như hung thú viễn cổ to lớn đang tỉnh lại.

Đã thấy chỗ dựa lưng của huyết tọa nhanh chóng hoá lỏng, sau đó phân ra một đoàn dịch thể huyết sắc, rơi vào đỉnh đầu Bùi Lăng.

Đoàn huyết dịch này vừa rơi xuống đã nhanh chóng biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một cái Thập Nhị lưu miện quan, trước sau đủ mười hai chuỗi lưu châu, từng viên óng ánh mượt mà, màu sắc như máu mới ngưng tụ, huyết quang chiếu rọi khuôn mặt Bùi Lăng, càng tăng thêm vẻ ngang ngược trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Trong chớp mắt đội mũ miện chuỗi ngọc huyết sắc lên như mở ra cơ quan nào đó, lực lượng tinh thuần mà cường đại như thủy triều rót vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Chương 1079: Truyền Thừa điện

Càng có đủ loại thuật pháp, công pháp, thần thông, cơ mật trước đây chưa từng gặp... Lần lượt hiện ra ở trong đầu Bùi Lăng.

Đây là một trong hai truyền thừa lớn căn bản nhất của Trọng Minh tông, truyền thừa Thánh Tử!

Bùi Lăng lập tức không rảnh bận tâm ngoại giới, toàn bộ tâm thần đều đặt trên việc tiếp nhận truyền thừa.

Trong quá trình này, vốn khí tức của hắn đã suy sụp lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tất cả thương thế đều khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Thật lâu sau, Bùi Lăng chậm rãi mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên huyết quang rồi biến mất, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một tòa vương tọa huyết sắc chẳng biết xuất hiện từ lúc nào cách đó không xa, cũng lơ lửng giữa không trung như huyết tọa Thánh Tử.

Huyết tọa Thánh Nữ.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt áo đen như đêm ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, cũng đang nhìn về phía hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu với Bùi Lăng, hiếm khi nào trên mặt lộ ra nụ cười.

Vào lúc này, chủ vị, giọng nói ôn tồn lễ độ của Tô Ly Kinh vang lên: "Đệ tử Bùi Lăng tệ tông đã đăng lâm vị trí Thánh Tử."

"Các vị đạo hữu, kính xin chứng kiến cho hắn."

Tám phái không hề do dự, lão tổ Thiên Sinh giáo lập tức đánh ra một điểm u quang bay xuống chuỗi ngọc trên mũ miện huyết sắc của Bùi Lăng, lập tức tất cả lưu châu oánh nhuận hơn mấy phần, Bùi Lăng cảm thấy khí tức toàn bộ chuỗi ngọc trên mũ miện đều ngưng trọng hùng hậu hơn một đoạn.

Chỉ nghe lão tổ Thiên Sinh giáo chậm rãi nói: "Hôm nay Thiên Sinh giáo chứng kiến chân truyền Bùi Lăng Trọng Minh tông leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, đăng lâm vị trí Thánh Tử, lấy đạo uẩn cung chúc."

Ngay sau đó, lão tổ Luân Hồi tháp cũng đánh ra u quang, nghiêm nghị nói: "Luân Hồi tháp chứng kiến Thánh Tử mới lên của Trọng Minh tông."

Sau đó là Vô Thủy sơn trang Hiên Chu lão tổ, hắn ta đánh ra một điểm u quang, lớn hơn Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp một chút, cao giọng nói: "Vô Thủy sơn trang chứng kiến Thánh Tử mới lên của Trọng Minh tông, chúc mừng tiên hữu khám phá hư ảo!"

Năm tông chính đạo cũng không do dự chút nào, lão tổ Cửu Nghi sơn cách sương mù dày đặc, từ xa điểm một cái, đạo uẩn đã hòa vào chuỗi ngọc trên mũ miện huyết sắc, trầm giọng nói: "Cửu Nghi sơn đồng ý."

"Tố Chân Thiên đồng ý."

"Hàn Ảm Kiếm tông đồng ý."

"Lưu Lam hoàng triều đồng ý."

"Yến Tê thành đồng ý."

Giây lát đã giao ra tám phần đạo uẩn.

Khí tức huyết tọa Thánh Tử càng ngang ngược bá đạo, Bùi Lăng cảm thấy, lực lượng rót vào trong cơ thể mình càng ngày càng hùng hậu, chỉ trong mấy lần chớp mắt, hắn đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh, tu vi còn đang liên tục tăng lên.

Không lâu sau, hắn cảm thấy một cửa ải nào đó trong cơ thể buông lỏng, đã từ Nguyên Anh sơ kỳ bước vào Nguyên Anh trung kỳ.

Cùng lúc đó, hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp bảy lần..."

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, ngay sau đó hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể, bị hệ thống thao túng đột nhiên đứng lên từ trên huyết tọa Thánh Tử!

Nhưng ngay lúc hắn khẽ nhúc nhích muốn phóng tới chủ vị, một luồng lực lượng cường đại truyền đến từ bên cạnh, kéo hắn một phát quay về trên huyết tọa, hắn còn cảm thấy trên đầu bị gõ xuống không nhẹ không nặng.

Theo đó là tiếng của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bên tai Bùi Lăng truyền đến truyền âm nghiêm túc của Giám Sát điện chủ: "Trước khi truyền thừa kết thúc, đừng đứng dậy!"

Ngay sau đó, Giám Sát điện chủ cao giọng tuyên cáo: "Thánh Tử đời này đã chính vị, chư vị, chúc Thánh tông ta có người kế tục, tông tộ kéo dài!"

Trên biển mây, rất nhiều thế gia, đệ tử, phụ thuộc rối rít đáp lời: "Chúc Thánh tông có người kế tục, tông tộ kéo dài!"

Chân truyền, tu sĩ cấp cao hai đạo chính ma lại im lặng không nói, thậm chí ánh mắt một vài đệ tử còn hơi ngơ ngác.

Trong tiếng nói to làm ồn ào, quảng điện tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện, mệnh hỏa cường đại như mặt trời lăng không xuất hiện giữa Mệnh Hồn đăng cao thấp lơ lửng chi chít khắp nơi, khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng.

Từng bóng dáng hoặc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hoặc nghiêng người dựa vào vân sàng, hoặc dựa bàn nhỏ, hoặc quỳ trong trướng... Phiêu nhiên xuất hiện.

"Thánh Tử Bùi Lăng nhập Truyền Thừa điện, bái kiến chư tổ sư!" Giám Sát điện chủ nhìn về phía Bùi Lăng, trầm giọng phân phó.

Trong lòng Bùi Lăng còn sợ hãi dừng một chút mới đứng lên, chỉnh sửa áo bào, đi vào trong quảng điện.

Tĩnh mịch, rộng lớn, Mệnh Hồn đăng trước mắt như một đạo trường hà vắt ngang bầu trời.

Vạn dặm đếm không hết.

Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng tiến vào nơi đây, mặc dù lúc nhập tông từng đốt Mệnh Hồn đăng ở chỗ này, nhưng lúc đó chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua thôi.

Lúc này tự mình đi ở trong đó, mới có thể cảm nhận được toà quảng điện này càng sâu xa khổng lồ hơn tưởng tượng.

Chương 1080: Lão tổ bỏ trốn (1)

Trong điện đen kịt một màu, chỉ có ánh sáng Mệnh Hồn đăng chiếu sáng một tấc vuông.

Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng bước chân của Bùi Lăng quanh quẩn trong điện trống rỗng.

Điều kỳ quái là, lúc Bùi Lăng ở bên ngoài đã thấy rất rõ ràng bóng dáng chư vị tổ sư hiện ra.

Nhưng đến nơi đây, ngoại trừ bóng tối và Mệnh Hồn đăng lại không thấy cái gì hết.

Trong lòng hắn nghi ngờ, vô thức đi vào nơi sâu.

Cứ đi về phía trước, khái niệm thời gian và không gian đều hơi lẫn lộn... Cũng không biết qua bao lâu, đi bao nhiêu đường, đột nhiên những bóng dáng thấy ở ngoại giới lại xuất hiện trước mặt hắn.

Lần này, không còn là hình bóng lay động cách không biết bao nhiêu khoảng cách nữa, mà là hiện ra rõ ràng trước mắt, cách hắn chỉ có một chút.

Cho dù như thế, cuối cùng thị lực của Bùi Lăng cũng không thể phân biệt bóng dáng và khuôn mặt của bọn họ.

Rõ ràng hắn thấy rất rõ nhưng chỉ cần dời ánh mắt đi chỗ khác, dù là chớp mắt sẽ hoàn toàn lãng quên.

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, vung áo bào quỳ xuống: "Đệ tử Bùi Lăng bái kiến chư tổ sư."

"Thánh Tử Bùi Lăng." Giọng điệu bóng dáng ở giữa hòa ái, mang theo chút thưởng thức và yêu thích với hậu bối xuất sắc, ôn hòa gọi, "Tiến lên đây."

Bùi Lăng nghe lời tiến lên, lập tức cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống đỉnh đầu của mình.

Trong nháy mắt, vô số tiếng nỉ non vụng về cổ xưa vang lên bên tai hắn, hắn lập tức trở nên hoảng hốt, ánh mắt tan rã, hoàn toàn rơi vào trong tiếng nỉ non không thể nói không cũng hiểu không thể biết này...

...

Ngoại giới.

Thấy Thánh Tử Bùi Lăng mới lên bước vào Truyền Thừa điện, bóng dáng lập tức biến mất, huyết tọa Thánh Tử cũng chầm chậm biến mất, người tám phái đều thầm thở phào.

Ngay lúc bọn họ đang định cáo từ, đã thấy Tô Ly Kinh đảo mắt một vòng, cao giọng nói: "Mời chư vị tạm thời dừng bước, tiếp theo còn có một việc vui."

"Thánh Tử Bùi Lăng đời này và Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt đời này của bản tông, sẽ tổ chức đại điển đạo lữ ngay sau đó."

"Kính xin chư vị dời bước đến đó uống chén rượu mừng, chứng kiến cho tân lang."

Nghe vậy, lần này chẳng những tám phái hoảng sợ, ngay cả Tư Hồng Khuynh Yến cũng đột nhiên quay mặt sang, khó có thể tin nhìn Tô Ly Kinh!

Lão tổ Thiên Sinh giáo Kê Trì nhanh chóng truyền âm cho lão tổ Lệ thị: "Lệ huynh, thủ đoạn cao cường! Từ khi nào ngươi mưu đồ thành công, vượt qua rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, biến Tông Chủ thành khôi lỗi rồi?"

"Sao Kê huynh lại nói ra lời ấy." Lão tổ Lệ thị bình tĩnh truyền âm trả lời, "Các ngươi cũng đã biết việc này, vậy không cần lão phu nói tỉ mỉ. Tư Hồng Khuynh Yến đường đường là Tông Chủ phu nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, ép buộc đệ tử. Nói cho cùng, Bùi Lăng cũng là người bị hại, Lệ thị ta vẫn phải có chút mặt mũi này..."

Không đợi lão tổ Lệ thị nói xong, Kê Trì trực tiếp truyền âm ngắt lời: "Lệ huynh, có phải ngươi tính sai rồi không? Tư Hồng Khuynh Yến luôn mắt cao hơn đầu, ngay cả Tô Ly Kinh có xuất thân môn đăng hộ đối với nàng, bây giờ còn là Tông Chủ tông môn đỉnh phong cũng thấy chướng mắt, sao có thể ép buộc đệ tử dưới đáy?"

"Ngày đó, rõ ràng là Bùi Lăng cưỡng ép thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến, còn ngay trước mặt chân truyền đệ tử tám phái ta!"

"Nếu không, hắn tuổi còn nhỏ, sao có thể nhanh chóng Ngưng Anh như vậy? Hơn nữa, còn là Tiên Anh thượng phẩm!"

Hả??!

Lão tổ Lệ thị lập tức ngạc nhiên.

Dù hắn ta đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, lúc này đầu óc cũng không nhịn được hơi ngơ ngác, không phải Tư Hồng Khuynh Yến thải bổ Bùi Lăng, mà là Bùi Lăng thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến?!

Điều này sao có thể!?

Hiếm khi nào trên vẻ mặt không hề quan tâm của lão tổ lại xuất hiện cảm xúc khiếp sợ.

Hắn ta nhanh chóng cảm nhận, con ngươi hơi co lại.

Không đúng!

Bây giờ khí tức của Tư Hồng Khuynh Yến thật sự hơi hạ xuống, mặc dù so sánh với tu vi của hắn ta cũng không tính rõ ràng, nhưng... Lời nói của Kê Trì có thể là thật!

Cái này... Cái này...

Sao Bùi Lăng làm được?

Ngay lúc đó tu vi của đối phương chỉ có Kết Đan mới đúng!

Thấy hình như lão tổ Lệ thị không hề biết việc này, Kê Trì lại truyền âm nói: "Theo đệ tử giáo ta nói, lúc ấy Tư Hồng Khuynh Yến bị thải bổ đến đau khổ cầu xin tha thứ."

"Mấy tên nhóc con ngụy đạo kia nhân từ nương tay, muốn tiến lên cứu viện nhưng vừa có hành động đã bị đao bản mệnh của Bùi Lăng ngăn lại."

"Đao linh còn phát ngôn bừa bãi, nói cái gì mà dù Tông Chủ phu nhân cũng chỉ là tài nguyên tu hành của chủ nhân."

"Có thể bị chủ nhân thải bổ, đã là phúc phận tu luyện mấy đời đủ loại."

"Bùi Lăng này cố ý dẫn chân truyền tám phái đến vây xem, lại để đao bản mệnh bảo vệ ở bên cạnh, đề phòng người khác phá hỏng chuyện tốt của hắn..."

Nghe đến đó, lão tổ Lệ thị đã hoàn toàn nói không ra lời.

Hiện tại trong đầu hắn ta chỉ có một suy nghĩ: Chẳng trách lúc ấy Bùi Lăng vừa đột phá Kết Đan hậu kỳ, lại có niềm tin có thể ngưng tụ thành Nguyên Anh trong vòng nửa năm!

Hóa ra kẻ này vừa bắt đầu đã hạ quyết tâm muốn thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến!

Tư Hồng Khuynh Yến là chính thê của Tông Chủ đương nhiệm Thánh tông, sao Bùi Lăng dám?!

Chờ chút!

Chương 1081: Lão tổ bỏ trốn (2)

Chính thê của Tông Chủ!

Tông Chủ đương nhiệm Thánh tông là Tô Ly Kinh, trong nhiệm vụ chân truyền lần trước, Bùi Lăng chịu thiệt thòi trong tay Tô Ly Kinh, sau đó Lệ thị hỏi thăm hắn cần bao nhiêu thời gian để Ngưng Anh, đối phương đã nói năng chắc chắn cam đoan nửa năm là được...

Thì ra là thế!

Mặc dù vì chuyện này, Lệ thị đã đòi Tô thị bồi thường cho Bùi Lăng, hơn nữa vị lão tổ là hắn ta còn đích thân ra mặt, cưỡng ép Tô Ly Kinh bế quan nửa năm.

Nhưng những điều này không hề đủ với Bùi Lăng!

Tông Chủ để hắn chịu thiệt thòi, hắn sẽ đòi lại từ trên người Tông Chủ phu nhân!

Vì thế, còn cố ý gọi chân truyền tám phái đến đó vây xem, có chủ tâm khiến cả thiên hạ biết được việc này!

Mình là lão tổ Lệ thị, lần này cũng rơi vào bẫy của Bùi Lăng.

Đối phương ngụy trang hoàn mỹ, khiến hắn ta cho rằng kẻ này ngoại trừ tư chất thì không còn gì khác, cố ý để hắn ta xem nhẹ, cũng vì muốn Lệ thị hiểu lầm tính nghiêm trọng từ hành động của hắn, tiếp tục giúp đỡ cướp đoạt vị trí Thánh Tử!

Hiện tại, đối phương ngủ Tông Chủ phu nhân, đột phá thượng phẩm Tiên Anh, đoạt được vị trí Thánh Tử, có thể tiến vào Truyền Thừa điện, bây giờ đang tiếp nhận tổ sư truyền thừa... Vị lão tổ là hắn ta mới biết được chân tướng.

Thật ác độc!

Thật can đảm!

Thủ đoạn cao cường!

Dưới danh tiếng không có kẻ vô dụng, kẻ này thật sự có phong phạm của tổ sư khai sơn Thánh tông năm đó!

Không!

Năm đó, lúc tổ sư Thánh tông có tu vi giống Bùi Lăng cũng không coi trời bằng vung đến tình trạng như vậy.

Lão tổ Lệ thị đột nhiên nghĩ đến, trong quá trình đại điển Thánh Tử lần này, ngoại trừ việc tám phái không phái người khiêu chiến Bùi Lăng, hơn nữa còn nhiều lần công bố lần này tới chỉ vì mở mang tầm mắt... Lúc ấy hắn ta còn tưởng đó là lời xã giao, hiện tại đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì.

Đúng vậy, hắn ta sống mấy ngàn năm, hôm nay cũng được mở mang kiến thức một lần...

Đúng là một Ma tử trời sinh!

Không!

Là Thánh Tử trời sinh!

Lúc trước hắn ta còn tưởng rằng dù tiểu tử này có tư chất cực kỳ cao trên tu hành, vẫn không xứng với Liệp Nguyệt, nhưng hiện tại xem ra...

Nghĩ tới đây, lão tổ Lệ thị khẽ lắc đầu, Bùi Lăng đã gây ra chuyện lớn, một khi lộ ra, chắc chắn những lão tổ Tô thị, Tư Hồng thị kia sẽ bị kinh động.

Còn có những Thái Thượng trưởng lão bế quan trong cấm địa tông môn...

Dù như thế nào, hiện tại Lệ thị cũng phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ mới được...

Thế là, lão tổ Lệ thị lập tức truyền âm cho Tô Ly Kinh: "Tông Chủ, lão phu đột nhiên có cảm ngộ rõ ràng, cần lập tức bế quan. Kính xin Tông Chủ toàn quyền làm chủ chuyện còn lại."

"Ngày khác, lão phu chắc chắn sẽ dâng lên hậu lễ để nhận tội với Tông Chủ."

Tô Ly Kinh không thèm để ý trả lời: "Không sao, Lệ tiền bối cứ việc đi bế quan, một đại điển đạo lữ mà thôi, bản tọa phái người sắp xếp cho bọn họ là được."

Nghe vậy, lão tổ Lệ thị không nói thêm một chữ nào, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Vào lúc này đây, tám phái lần lượt lấy lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ, lần lượt đồng ý: "Đã vậy, chúng ta cũng đi tăng thêm kiến thức."

"Tông Chủ đã mời, nào dám không nghe theo?"

"Đúng vậy, đúng vậy..."

Tư Hồng Khuynh Yến ngồi một bên lạnh lùng nhìn, cảm xúc chập trùng.

Trong đại điển Thánh Tử lần này, nàng vốn muốn không quan tâm trực tiếp ra tay, chém giết Bùi Lăng trước mặt mọi người!

Nhưng hiện tại, chỉ cần vừa thấy Bùi Lăng, trong đầu nàng sẽ vô thức nhớ lại lần trước triền miên với đối phương, như muốn say mê trong đó.

Vì vậy, nhiều lần muốn ra tay nhưng lại nhiều lần nhịn xuống.

Trong lòng nàng rất rõ ràng, đây là vì lần trước đối phương thải bổ nàng, luyện nàng thành lô đỉnh.

Chỉ có điều, tu vi Bùi Lăng quá thấp, cho dù sử dụng công pháp mạnh hơn cũng chỉ phí công.

Bây giờ nàng cố ý không trốn thoát ấn ký lô đỉnh trên người, vì có thể dựa vào cái này kiểm tra vị trí của Bùi Lăng bất cứ lúc nào.

Lần trước, sau khi nàng giải được kịch độc Thiên Thương Lệ, không thể tìm tới Bùi Lăng trước tiên, đây cũng là vì đối phương đã trốn vào không gian bí cảnh đặc thù nào đó, mới tránh đi cảm giác của nàng.

Hiện tại đối phương không có bí cảnh để trốn, không thể thoát khỏi được sự theo dõi của nàng!

Vốn nàng định chờ sau khi đại điển Thánh Tử kết thúc, chỉ cần Bùi Lăng vừa ở một mình, nàng lập tức giải ấn ký lô đỉnh, sau đó bắt giữ đối phương, dùng thủ đoạn tàn khốc nhất ngược sát hắn đến chết.

Nhưng bây giờ, Tô Ly Kinh lại muốn chủ trì đại điển đạo lữ cho Bùi Lăng và Thánh Nữ?

Hơn nữa, còn muốn uống rượu mừng của Bùi Lăng?

Ừ... Đệ tử làm nhục mình kết làm đạo lữ với Thánh Nữ hậu bối, hơn nữa còn là phu quân trên danh nghĩa của nàng chủ trì... Cảm giác này... Thật kỳ diệu... Thật tuyệt...

Nghĩ đến đây, hai mắt Tư Hồng Khuynh Yến hơi mê ly, nhưng nàng nhanh chóng giật mình tỉnh lại, trên mặt lập tức đầy vẻ lạnh lẽo.

Nàng vừa tỉnh táo lại, Tô Ly Kinh đã cau mày nhìn về phía nàng.

"Khuynh Yến, ngươi là Tông Chủ phu nhân nên có khí chất của Tông Chủ phu nhân." Tô Ly Kinh trầm giọng truyền âm, "Trước mắt bao người, đừng thể hiện ra sắc mặt này."

"Thánh Tử Thánh Nữ kết làm đạo lữ là việc ước định mà thành của Thánh tông."

Chương 1082: Không kiêng dè gì (1)

"Đây là việc vui, cũng là việc lớn của Thánh tông ta."

"Đợi chút nữa cùng bản tọa chào hỏi tân khách tám phái."

Trong lòng Tư Hồng Khuynh Yến đầy tức giận, Bùi Lăng làm nhục nàng thì thôi đi, còn muốn nàng đi uống rượu mừng của đối phương?!

Nhưng ngay sau đó, trong lòng nàng chỉ còn một loại cảm giác vặn vẹo kỳ quái...

Khác với những ngụy đạo dối trá kia, tu sĩ Thánh tông chỉ cần đủ mạnh, mọi việc có thể tùy theo ý mình!

Tư Hồng Khuynh Yến tự nhận là cường giả, bởi vậy phát hiện mình có suy nghĩ này, căn bản không muốn kiềm chế, lúc này cười lạnh nói: "Tốt!"

Thấy nàng nghe lời, cuối cùng Tô Ly Kinh đã hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại không yên lòng nhắc nhở: "Tiếp theo phải vui vẻ một chút, đừng làm mất thanh danh Thánh tông ta trong trường hợp thế này."

Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh, sau đó hai mắt hơi mê ly, ngay sau đó lại là lạnh băng...

...

Mục Nghi điện.

Tông Chủ đã tự mình phân phó, rất nhiều tu sĩ cấp cao đồng loạt ra tay, chẳng mấy chốc đã bố trí ổn thỏa điện lễ to như vậy.

Chỉ thấy khắp nơi trong và ngoài điện rực rỡ sắc màu, vàng ngọc chạm trổ, vô số thụy thú tường cầm da lông sáng rõ, tiếng kêu trong trẻo réo rắt, nhẹ nhàng nhảy múa quanh quảng điện.

Từng đội thị nữ dị tộc vẻ ngoài xinh đẹp, dáng vẻ yểu điệu, đổi sang ngũ thải cẩm y chỉ ngày lễ mới được mặc, đầu đội tán hoa bằng vàng, trên cổ đeo chuỗi ngọc, tua rua trên vạt áo bay múa đi qua đi lại, nhẹ nhàng như con bướm nhiều màu, kiểm tra chỗ bỏ sót.

Cùng lúc đó, tổ địa Lệ thị, Lệ Liệp Nguyệt ở trong khuê các, mái tóc dài của nàng rủ xuống, hiếm khi nào không tiếp tục mặc một bộ váy áo lụa đen, mà chỉ mặc quần áo trong màu trắng, dáng vẻ xinh đẹp hoàn toàn lộ rõ.

Lúc này trong khuê các cũng giăng đèn kết hoa, trang trí đẹp đẽ chói lọi.

Hiểu Nghê, Vụ Liễu cùng mấy U Hồn thị nữ hầu hạ bên cạnh, đang bê từng món trâm vòng xinh đẹp trân quý để Lệ Liệp Nguyệt xem qua chọn lựa.

Ngón tay tinh tế ôn nhu của Lệ Liệp Nguyệt nhẹ nhàng cầm một cây trâm ngọc xanh chạm khắc thủy tiên trúc diệp đào thực anh đề trúc lam, khẽ lắc đầu, tiếp theo lại nhẹ vén tay áo rộng cầm một cái trâm cài tóc mạ vàng khảm đá quý thúy kim ngư biên bức.

Lần đại điển đạo lữ này tổ chức rất vội vàng, vội vàng đến mức trước đó nàng không biết chút nào, sau khi Tông Chủ tuyên bố trước mặt mọi người, lại truyền âm hỏi thăm một đám trưởng bối mới biết được đây là lão tổ cố ý sắp xếp.

Mặc dù là mệnh lệnh của Lệ thị, nhưng đạo lữ là Bùi sư đệ, tất nhiên nàng không có gì không muốn.

Huống chi hiện tại Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân tự mình chủ trì đại điển, lại có tám phái xem lễ, mặc dù vội vàng nhưng sự phô trương chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, cực kỳ long trọng.

Cũng không tính chịu thiệt thòi.

Lệ Liệp Nguyệt say mê tu luyện, xưa nay rất ít chú trọng vẻ ngoài cách ăn mặc, nhưng lần này là việc lớn cả đời mình, tất nhiên nhất định phải trang điểm bản thân xinh đẹp một chút.

Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt ném vật trong tay đi, phân phó thị nữ: "Những thứ này quá ít, đến chỗ mẫu thân ta, chuyển hết rương hòm của nàng đến đây, ta lại nhìn một chút."

Sau khi thị nữ hành lễ vội vàng rời đi, Lệ Liệp Nguyệt nghiêng mặt qua nhìn vào thủy tinh kính cách đó không xa, muốn nở một nụ cười vui sướng. Nàng dự định nhân lúc này luyện tập một chút, mỉm cười dịu dàng xinh đẹp hơn chút. Nhưng bóng người trong kính đẹp thì đẹp, trong lúc vui vẻ lại đầy vẻ lạnh lùng không thể bỏ qua.

Nụ cười của Lệ Liệp Nguyệt lập tức cứng lại, nàng thu lại vẻ mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng mọi khi.

Chẳng mấy chốc nàng đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ chờ Bùi Lăng rời khỏi Truyền Thừa điện.

...

Sau một canh giờ, Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một vùng sương mù màu đỏ hồng, dưới người một cái vương tọa huyết sắc rộng lớn, khí tức hung bạo như hung thú ẩn núp ở bên trong.

Cách đó không xa, vạn tầng huyết thê kéo dài mà đi, chui vào vực sâu không thấy đáy.

Mơ hồ truyền đến tiếng yêu quỷ dị tộc gào thét.

Hắn chưa từng tới nơi này nhưng đã ngồi trên huyết tọa Thánh Tử, vậy không cần hoảng sợ quá.

Bùi Lăng vuốt ve tay vịn huyết tọa, nhớ lại truyền thừa vừa đạt được, nhưng mặc kệ nghĩ thế nào cũng chỉ nhớ rõ phần Nguyên Anh.

Hình như phía trên Nguyên Anh bị cái gì đó phong ấn, nhất định tu vi phải đạt đến cảnh giới kia mới có thể mở ra truyền thừa tương ứng.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng có một loại dự cảm, hắn không thể truyền hai loại truyền thừa huyết tọa Thánh Tử và tổ sư truyền pháp ra ngoài.

Một khi vi phạm, kết cục sẽ cực kỳ thảm.

Đang nghĩ ngợi, không đợi hắn tiếp tục sắp xếp thu hoạch truyền thừa lần này, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền vào trong tai hắn: "Bùi Lăng, tổ sư truyền pháp đã kết thúc, còn không nhanh đi ra?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhận ra đây là giọng Tông Chủ Tô Ly Kinh.

Vị trí huyết tọa Thánh Tử Thánh Nữ nằm ở bí cảnh "Vạn Tộc Huyết Quật" Trọng Minh tông.

Toà bí cảnh này có cùng địa vị với "Tiểu Tự Tại Thiên" Lưu Lam hoàng triều, chỉ có các đời Thánh Tử Thánh Nữ mới có thể đi vào.

Lúc này, Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng đáp: "Vâng."

Chương 1083: Không kiêng dè gì (2)

Chợt hắn đứng lên, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trong một đình viện chim hót hoa nở.

Mấy tộc nhân Lệ thị đã chờ ở đây từ lâu, thấy Bùi Lăng đi ra lập tức mặt mày hớn hở vây quanh: "Bùi Lăng, lần này ngươi biểu hiện không tệ! Đã tuyên dương uy danh Thánh tông ta, cũng làm Lệ thị ta nở mày nở mặt."

"Chúc mừng Bùi Thánh Tử, chúc mừng Bùi Thánh Tử, nguyện Thánh Tử sớm thành trường sinh cửu thị!"

"Lần này Thánh Tử leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, tám phái vây quanh lại không ai dám chiến, là việc trước nay chưa từng có. Đủ thấy Thánh Tử sát phạt quả quyết, khiến đồng đạo ngụy đạo đều sợ hãi, không dám lỗ mãng..."

"Danh tiếng Thánh Tử, danh xứng với thực!"

"Chúc mừng chúc mừng..."

Bùi Lăng nghe những lời khen ngợi này, khiêm tốn nói: "Đều nhờ Lệ thị bồi dưỡng, nếu không có lão tổ che chở, sao có ngày hôm nay?"

"Tốt, đều tản ra đi." Lệ Hàn Ca đứng ra, phân phó, "Đừng làm chậm trễ đại điển đạo lữ của Thánh Tử và Liệp Nguyệt tỷ..."

Nàng thuyết phục đám người vài câu, liền mời Bùi Lăng đi đến căn phòng bên cạnh dọn dẹp một phen, lại tiến về Mục Nghi điện.

Trên đường đi qua, Lệ Hàn Ca khẽ cười nói: "Bùi sư huynh, không, hôm nay Thánh Tử uy áp cùng thế hệ, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm!"

"Cũng khó trách có thể bắt được trái tim Liệp Nguyệt tỷ."

"Thế nhưng, Thánh Tử phải thật lòng đối xử tốt với Liệp Nguyệt tỷ mới được, đừng làm ra việc gì có lỗi với đạo lữ."

Nghe lời này, sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, chợt khôi phục như thường, vừa cười vừa nói: "Yên tâm, sao ta có thể phụ lòng Lệ sư tỷ?"

Trong lòng hắn rất thoải mái, Ma môn chỉ có điểm này tốt, đó là không kiêng dè gì.

Ít nhất trong mắt lão tổ Lệ thị, việc hắn làm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn cưới Lệ Liệp Nguyệt thiên tài đứng đầu thế hệ này của Lệ thị.

Về phần bên Tông Chủ phu nhân... Ha ha!

Lão tổ đã chính miệng nói, chỉ là vấn đề nhỏ cần bồi thường chút linh thạch là giải quyết xong.

Mình hoàn toàn không cần ngạc nhiên như vậy.

Lệ Hàn Ca nghe vậy, mỉm cười gật đầu, ý của nàng là muốn sau này Bùi Lăng biết điều một chút, đừng dùng mấy loại nữ thi đó nữa, vị Thánh Tử mới lên này có thể nghe lọt, vậy là tốt rồi.

Trong lúc nói chuyện đã đến nơi rồi, Lệ Hàn Ca đưa tay mời Bùi Lăng đi vào bên trong một mình.

Nơi đây đã sớm có người phục vụ chờ sẵn, thấy Bùi Lăng đi vào, cùng nhau tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, lại mang lên một bộ áo bào tân lang nền đỏ dệt kim vô cùng hoa mỹ, thay đổi cho hắn.

Chẳng mấy chốc đã thu thập xong, Bùi Lăng thi triển một cái thủy kính thuật kiểm tra một lượt, thấy mình không có vấn đề gì liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Lệ Hàn Ca đang chờ ở bên ngoài, thấy hắn đã chuẩn bị kỹ càng, khẽ gật đầu: "Chắc Mục Nghi điện đã chuẩn bị gần xong rồi, mời Thánh Tử đi theo ta."

...

Mục Nghi điện.

Giăng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ, trên bàn mâm vàng bát ngọc, khắp nơi trang trí đẹp đẽ để lộ rõ sự xa hoa lộng lẫy.

Dưới thềm thụy thú tường cầm nhẹ nhàng nhảy múa, thị nữ dị tộc xinh đẹp đi qua đi lại hầu hạ.

Một cảnh tượng thái bình phú quý.

Lúc này, hơn một nửa các tân khách đã ngồi vào vị trí.

Lấy chủ vị làm giới hạn, chính ma phân biệt rõ ràng.

Ghế của trưởng bối và các đệ tử cũng không ở cùng một chỗ.

Theo thời gian trôi qua, mạch chủ mười ba mạch Trọng Minh tông, tộc lão ba tộc, đám cao tầng cùng người của một vài thế gia kém hơn một bậc đều đã đến...

Ngước mắt nhìn ra xa, người người ồn ào, bàn tán ầm ĩ.

Tâm trạng người Trọng Minh tông đều không tệ, đang kích động thảo luận về đủ loại biểu hiện của Thánh Tử mới lên: "Bùi Thánh Tử thật mạnh! Ta nhớ lần trước Thánh Nữ chính vị đã tốn tròn mười mấy ngày, lần này Thánh Tử lại nhanh chóng như vậy, có thể thấy được thực lực của Thánh Tử kinh người cỡ nào."

"Đây không phải việc quan trọng nhất!"

"Quan trọng nhất là hôm nay tám phái tề tụ, mặc dù Tông Chủ liên tục thay mặt Thánh Tử khiêu chiến, tám phái đều im lặng không nói, đều e sợ chiến đấu."

"Tình huống không đánh mà thắng như thế, lần đầu tiên có ở Thánh tông từ trước tới nay..."

"Không sai, Thánh Tử, Thánh Nữ chính vị, từ trước đến nay đều đạp lên thi cốt thiên kiêu tông khác đi lên, loại tình huống không ai dám chiến như này, thật sự chưa từng nghe thấy..."

"Ngụy đạo đúng là ngụy đạo, nghe nói trước khi đến, Thánh tông cũng không đồng ý để đệ tử của bọn họ lên huyết thê, là trưởng bối của bọn họ cưỡng ép muốn lên... Kết quả thì sao? Dạy dỗ ra người gọi là chân truyền, lại không có chút tác dụng gì."

"Hắc hắc, biết đâu đây mới là chân truyền... Chân chính truyền thừa thần công rụt đầu của đám rùa già này ha ha!"

"Nói đúng lắm, ngụy đạo đều là rùa đen rụt đầu ha ha..."

"Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp còn có Vô Thủy sơn trang cũng không được, theo ý ta, Thánh tông ta mới là tông môn thứ nhất thiên hạ ngày nay!"

"Đúng!"

"Không sai!"

"Lời ấy rất đúng..."

Năm vị chân truyền chính đạo chia ra ngồi trên ghế của mình, yên tĩnh không nói gì, coi như không nghe thấy đủ loại châm chọc khiêu khích vang lên xung quanh, chỉ bí mật truyền âm cho nhau.

Chương 1084: Cười nhạt một tiếng

"Mặc dù yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt này bụng dạ tàn nhẫn, từng ám toán mười tám vị sư huynh đệ tỷ muội tông ta luyện chế thành thi khôi, nhưng nàng nổi tiếng tính tình cao ngạo, Bùi Lăng làm ra việc thế kia, cũng không phải xuất thân tam đại thế gia Trọng Minh tông, nàng lại nhịn được?"

Trong giọng nói Hàn Ảm Kiếm tông Thu Vị Ương mang theo chút hoảng hốt.

Thương Phù Phong mỉm cười nói: "Thánh Tử Thánh Nữ Trọng Minh tông kết làm đạo lữ chỉ là một hình thức, thuận tiện để ba nhà tiếp tục khống chế tông môn thôi."

"Chính thê của Tông Chủ đương nhiệm bị Bùi Lăng thải bổ trước mặt mọi người, Tông Chủ cũng không thèm để ý chút nào, có thể thấy bọn họ có danh nghĩa phu thê, đôi bên lại như người qua đường. Không, thậm chí còn lạnh lùng hơn người qua đường."

"Sao Lệ Liệp Nguyệt lại quan tâm Bùi Lăng lăn lộn với những nữ nhân khác?"

Văn Nhân Mi ngắn gọn nói: "Ma đạo yêu nhân không có chút nhân luân đạo nghĩa nào, cứ như cầm thú, nếu sau này gặp gỡ, có thể giết cứ trực tiếp giết!"

Sở Vũ Thường ôn nhu nói: "Lời của Văn Nhân sư huynh có lý, nhưng hiện tại chúng ta vẫn không nên vọng động thì tốt hơn. Các tiền bối đều nói, lần này đến Ma tông chỉ để chúng ta mở mang kiến thức Ma môn chân chính thật tốt."

"Tin đồn cũng không bằng tự mình trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy." Chung Quỳ Chỉ Cức gật đầu công nhận, "Trong hành trình đến Ma tông lần này, tin tưởng sẽ có lợi ích rất lớn cho việc tăng lên tâm tính của chúng ta ngày sau."

Vào lúc này, đám chân truyền Ma môn cũng đang nhanh chóng truyền âm giao lưu: "Không ngờ, thiên ý lại thiên vị Trọng Minh tông như thế. Vốn thế hệ này có một Lệ Liệp Nguyệt đã khiến bọn ta vô cùng đau đầu, nhưng không ngờ Bùi Lăng này hung uy càng sâu hơn!"

"Mặc dù Bùi Lăng ngang ngược, nhưng sự độ lượng của Tông Chủ Trọng Minh tông càng kinh người hơn."

"Không sai! Thật không ngờ, nghe đồn lúc vị Tô tông chủ này còn trẻ cũng sát phạt quả quyết, đủ loại thủ đoạn, phong cách hành sự đều là nổi trội cùng đời. Bây giờ là chủ một tông lại thờ ơ với việc vô cùng nhục nhã này, chẳng những bỏ qua mâu thuẫn lúc trước chủ trì đại điển Thánh Tử cho Bùi Lăng, hiện tại còn phải lo liệu đại điển đạo lữ cho hắn..."

"Hừ! Phương thế giới này vốn là huyễn cảnh, yêu hận tình cừu tham giận si đều là hư ảo. Bùi Lăng và Tô tông chủ có ngộ tính kì diệu, căn cơ sâu dày, cho dù sa đọa mê chướng nhiều năm, cuối cùng đã bắt đầu nhìn ra huyễn tượng, hiểu rõ nguồn gốc, đương nhiên sẽ không so đo với việc hư ảo này."

Ngay lúc bọn họ trò chuyện, đột nhiên ở cửa truyền đến một luồng khí tức cường đại!

Ngay sau đó bóng người lóe lên, Bùi Lăng mặc lễ phục tân lang nền đỏ dệt kim phức tạp được tộc nhân Lệ thị vây quanh, nhanh chân đi vào.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng, khí chất hung bạo, tu vi đã tới Nguyên Anh trung kỳ, huyết khí quanh quẩn trên người đã có mấy phần thành thực chất, càng lộ vẻ ngang ngược hơn lúc leo lên huyết thê.

Đệ tử Trọng Minh tông cùng nhau đứng dậy hành lễ: "Thánh Tử."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu với bọn họ, thuận miệng phân phó: "Không cần đa lễ."

Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng sát ý mãnh liệt khóa chặt mình.

Nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đã thấy Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến mặt không thay đổi ngồi ở chủ vị, lạnh lùng nhìn hắn.

Bùi Lăng thấy thế chỉ cười nhạt một tiếng.

Hiện tại hắn có Lệ thị lão tổ âm thầm bảo vệ, hoàn toàn không cần e ngại vị phu nhân này.

Lại nói, chuyện này cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng.

Hiện tại nếu vì sát ý của Tư Hồng Khuynh Yến mà tự loạn trận cước, ngược lại sẽ có vẻ mình chưa từng thấy việc đời.

Thế là, Bùi Lăng rất tự nhiên dời ánh mắt không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục vừa chào hỏi tân khách hai bên, vừa đi đến chủ vị.

Không lâu sau, hắn đến chủ vị cách đó không xa, sau khi dừng chân cung kính hành lễ: "Đệ tử Bùi Lăng bái kiến Tông Chủ, bái kiến Tông Chủ phu nhân."

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn Bùi Lăng đầy vẻ khen ngợi, thể hiện rõ ràng phong phạm chủ một tông.

Tư Hồng Khuynh Yến thì vẻ mặt lạnh lùng, sau khi nhìn chằm chằm Bùi Lăng một lát, hơi nhắm mắt không nói gì.

"Miễn lễ." Giọng Tô Ly Kinh hòa ái, đưa tay ra khoảng không đỡ một cái.

Bùi Lăng đứng dậy, lại chắp tay với tu sĩ cấp cao tám phái đang nhìn hắn chằm chằm ở hai bên: "Vãn bối Bùi Lăng gặp qua chư vị tiền bối."

Hành động của hắn ung dung không vội, vẻ mặt tự nhiên, cho dù lúc hành lễ ân cần thăm hỏi phu thê Tông Chủ và đối mặt với tu sĩ cấp cao tám phái cũng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự chột dạ và lo lắng gì.

Thế là, trong mắt tất cả mọi người, đệ tử Trọng Minh tông Bùi Lăng ngủ Tư Hồng Khuynh Yến phu nhân của Tông Chủ Trọng Minh tông Tô Ly Kinh, nhưng biểu hiện của Bùi Lăng và Tô Ly Kinh đều rất thản nhiên.

Dường như không có việc gì xảy ra.

Chỉ có một mình Tư Hồng Khuynh Yến ở đó phụng phịu.

Tập tục của Trọng Minh tông thật sự khiến bọn họ mở rộng tầm mắt!

Lão tổ Thiên Sinh giáo Kê Trì kịp phản ứng đầu tiên, lập tức nói thẳng: "Kẻ này bất phàm! Nếu có thể trưởng thành, ngày sau tất thành đại khí."

Chương 1085: Đại điển đạo lữ (1)

Lão tổ Luân Hồi tháp khẽ gật đầu: "Tạo hóa có tròn và khuyết, đời trước Lệ thị cũng không có ai nổi bật, thế hệ này Thánh Tử Thánh Nữ đều từ Lệ thị, có thể thấy số trời tự có Luân Hồi."

"Tuổi còn nhỏ đã khám phá hư ảo, hiểu rõ nguồn gốc, rất tốt, rất tốt!" Hiên Chu Tiên Vương phóng khoáng nói, "Nếu sau này có rảnh phải thường đến Vô Thủy sơn trang ở lại."

"Chúng ta đều là tiên nhân thượng giới lạc xuống trần gian, cho dù bây giờ tu vi thân phận địa vị khác biệt, cuối cùng là người một nhà."

Thấy thế, hiếm khi nào năm tông chính đạo mở miệng khen ngợi đệ tử ma đạo lại nói: "Bùi Lăng này thật sự bất phàm."

Lão tổ Yến Tê thành ngắn gọn nói: "Hậu sinh khả úy."

Lưu Lam hoàng triều Vụ vương hơi thổn thức: "Tâm tính kẻ này... Tất cả người cùng thế hệ triều ta cam chịu nhận thua."

Lão tổ Tố Chân Thiên nhìn Tô Ly Kinh, từ tốn nói: "Bội phục!"

Hàn Ảm Kiếm tông Đỗ Phất Tinh bình tĩnh nói: "Lợi hại."

Hiện tại tâm tình tu sĩ cấp cao chính đạo vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mặc dù cho tới nay bọn họ minh tranh ám đấu vô số lần với Ma tông Trọng Minh tông này.

Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, thực chất trong Trọng Minh tông này lại làm việc ma tính sâu nặng như thế!

Đúng vậy, Tô Ly Kinh đã rộng lượng đến tình trạng không bình thường, đã không biết nói gì với đối phương.

Ngược lại Bùi Lăng này trẻ tuổi như vậy, đã ma tính tận xương, làm việc liều lĩnh phóng đãng như thế, không kiêng nể gì cả, nếu không thể nhanh chóng diệt trừ hắn, e rằng ngày sau sẽ trở thành họa lớn trong lòng chính đạo!

Nghĩ đến đây, đám tu sĩ cấp cao chính đạo đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Điều này khiến Tô Ly Kinh ngẩn ngơ cau mày, phản ứng của tám phái... Đều cực kỳ không thích hợp!

Lần một lần hai cũng chẳng có gì nhưng cứ thế này, rất hiển nhiên đã xảy ra chuyện lớn gì mà mình không biết!

Mặc dù vừa rồi hắn ta đã truyền âm hỏi gia chủ Tô thị Tô Thiên Nhai và lão tổ Lệ thị, hai người này đều không phát hiện gì nhưng điều này cũng không có nghĩa nhất định không có việc gì.

Suy nghĩ hơi thay đổi, lúc này Tô Ly Kinh quyết định nhanh chóng làm xong xuôi đại điển đạo lữ của Thánh Tử Thánh Nữ, sau đó tự mình ra tay điều tra xem rốt cuộc trong khoảng thời gian mình bế quan đã xảy ra chuyện gì!

Thế là, hắn ta lập tức truyền âm hỏi tộc nhân Lệ thị ngoài điện: "Thánh Nữ đâu? Thánh Tử đã tới, vì sao Thánh Nữ còn chưa tới?"

Tộc nhân Lệ thị sững sờ, vội truyền âm trả lời: "Hồi Tông Chủ, Thánh Nữ còn đang trang điểm..."

"Tu sĩ chúng ta cần gì chấp nhất với vẻ bề ngoài?" Tô Ly Kinh thản nhiên truyền âm, "Huống chi Thánh Nữ Thánh Tử đều có dung mạo xuất chúng, là một đôi bích nhân, không cần tân trang quá mức, ngược lại mất nguồn gốc vận vị... Mời Thánh Nữ nhanh chóng đến đây, tránh để các tân khách chờ lâu."

Trong sự thúc giục của hắn ta, sau một lát Lệ Liệp Nguyệt trang điểm xinh đẹp quần áo đẹp đẽ, đám người vây quanh tiến vào Mục Nghi điện.

Hiếm khi Lệ Liệp Nguyệt trang điểm, cho tới bây giờ Bùi Lăng chỉ thấy nàng mặc váy lụa màu đen, tóc dài tới eo, hôm nay là lần đầu tiên thấy nàng trang điểm long trọng như thế.

Chỉ thấy vị Thánh Nữ Trọng Minh tông này búi mái tóc dài thành Lăng Vân Kế, đội mũ miện Thánh Nữ, cắm bộ diêu thúy ngọc vàng ròng bán nguyệt hoa văn đám mây, châu xuyên từng đống, hai tóc mai buông xuống.

Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn điểm thêm son phấn, hai gò má ửng hồng như bắt đầu động tình, thiếu nữ hoài xuân, vì vậy khí chất thanh cao lạnh lùng lại thêm mấy phần vui mừng bởi đại điển đạo lữ.

Bộ váy lụa màu đen thường ngày cũng đổi thành một bộ hoa phục huyết sắc.

Bộ váy áo phức tạp xa xỉ này dệt kim chuỗi hạt, có thể nói giá trị liên thành, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp ưu nhã, chói lọi như xuân hoa của Lệ Liệp Nguyệt.

Thấy Thánh Tử Thánh Nữ đều đã có mặt, trong lòng Tô Ly Kinh có việc nên không trì hoãn nữa, lập tức phân phó đại điển bắt đầu.

Quá trình đại điển đạo lữ cũng không phức tạp, tương tự với bái đường phàm tục.

Chỉ có điều, người tu hành chưa chắc đã kính sợ thiên địa, nhất là ma đạo.

Vì vậy, bái thứ nhất không phải bái thiên địa, mà là đại đạo.

Bái thứ hai cũng không phải cao đường, lại là ân tình tông môn nhập đạo.

Bái thứ ba lại không khác phàm nhân chút nào, chính là đạo lữ đối bái, ngụ ý từ nay về sau đồng hành trên đại đạo, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn.

Trải qua lần này, dù là Lệ Liệp Nguyệt hay Bùi Lăng, đều đã được chỉ điểm trên con đường tiếp theo.

Lúc này, hai người chầm chậm đi qua thảm đỏ được sắp đặt riêng cho bọn họ, đến thềm son xuống khoảng đất trống, theo trưởng lão xướng lễ nhắc nhở, trước tiên xoay ra hướng cửa điện, chỉ lên trời mà bái: "Nhất bái đại đạo, cảm tạ đại đạo coi trọng, để chúng ta thoát khỏi chúng sinh, đi vào đạo đồ."

Thánh Tử Thánh Nữ đều mặc quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt trịnh trọng, khép tay áo lễ bái.

Hiếm khi nào trong lòng Lệ Liệp Nguyệt lại hơi nhảy nhót, đã rất lâu rồi nàng không có loại cảm giác này.

Khóe mắt liếc qua Bùi Lăng bên cạnh, không nhịn được hơi cong khóe môi.

Bùi sư đệ... Chưa từng để nàng thất vọng.

Chương 1086: Đại điển đạo lữ (2)

Lúc hai người vừa bắt đầu ở cùng một chỗ, có lẽ chỉ vì lợi ích nhưng trong khoảng thời gian ở chung này, nếu nói hoàn toàn không có tình cảm là chuyện không thể nào.

Hiện tại, cuối cùng đôi bên đã kết làm đạo lữ, con đường trường sinh dài dằng dặc sau này, đều dắt tay đồng hành, chung độ ngàn năm vạn năm...

Lúc trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều, Bùi Lăng cũng nghĩ không nói cho Lệ sư tỷ biết việc của mình và Tông Chủ phu nhân.

Mặc dù cảm giác ngay lúc đó thật sự rất tốt, nhưng Lệ sư tỷ cũng không kém...

Nhân lúc sự chú ý của đám người đều tập trung vào một đôi tân nhân, Tô Ly Kinh dành thời gian trong lúc bận rộn truyền âm hỏi Tư Hồng Khuynh Yến: "Ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho tân lang?"

Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh một tiếng, không trả lời.

Tô Ly Kinh nhướn mày, không nhịn được âm thầm lắc đầu.

Trong những ngày mình bế quan, Tư Hồng Khuynh Yến càng ngày càng hẹp hòi.

Ngay cả việc lớn như Thánh Tử Thánh Nữ kết làm đạo lữ, còn keo kiệt một phần hạ lễ, thật là...

Tô Ly Kinh lười tiếp tục nhắc nhở tâm tính không chịu nổi một kích của thê tử, trực tiếp truyền âm phân phó thủ hạ: "Mở kho riêng của bản tọa, lấy khế sách hai tòa khoáng mạch, khế sách một tòa động phủ hạng A, ba khế sách dược trang, ngoại trừ những thiên tài địa bảo mà bản tọa cần để tu luyện đều lấy ra một phần, nhanh chóng đóng gói một lượt, đợi chút nữa lấy danh nghĩa phu nhân chúc mừng cặp tân nhân."

Trong lúc sắp xếp, hắn ta liếc nhìn Bùi Lăng khẽ gật đầu, lòng dạ khí chất của Bùi Lăng này cũng không tệ.

Lần trước bị ý chí của hắn ta tính toán, phải chịu thua thiệt một lần, hiện tại lại như chưa từng có mâu thuẫn với mình, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, rất thẳng thắn, cũng không mang thù một chút nào.

Tâm tính như vậy mới làm được việc lớn.

Chẳng mấy chốc, tân nhân kết thúc bái đường, đại điển kết thúc.

Lại đến dưới thềm son, hành lễ với phu thê Tông Chủ và đám tu sĩ cấp cao.

Tô Ly Kinh lập tức mỉm cười, vỗ tay cười nói: "Tốt! Tốt! Hôm nay đã thành đạo lữ, sau này chính là một thể, cùng chung hoạn nạn. Các ngươi phải yêu thương lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành mới được."

Nói vài câu động viên, tân nương và tân lang đều cung kính lắng nghe, sau đó hành lễ bái tạ.

Tô Ly Kinh sai người mang tới hai phần hạ lễ, tổng cộng năm tòa khoáng mạch, ba tòa động phủ, ba dược trang, sáu thú lan, mười hai toà thành trì, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo.

Nói là mình và Tư Hồng Khuynh Yến chúc mừng.

Lệ Liệp Nguyệt không hề thấy ngạc nhiên với điều này, dù sao lấy xuất thân của nàng, lấy thân phận địa vị hiện tại của nàng, cùng thân phận chuẩn Tông Chủ tương lai, phu thê Tông Chủ không thể chuẩn bị lễ vật quá keo kiệt.

Bùi Lăng lại hoàn toàn yên lòng.

Cực kỳ tốt, trông Tư Hồng Khuynh Yến có vẻ hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy, có thể thấy vị Tông Chủ phu nhân này cũng không làm ồn ào việc này đến tình trạng tất cả mọi người xấu hổ.

Quả nhiên mình có kiến thức quá ít, loại chuyện này thật sự không đáng ngạc nhiên.

Nghĩ tới đây, hắn càng ung dung tùy ý, cùng khom lưng cảm tạ với Lệ Liệp Nguyệt: "Tạ Tông Chủ, tạ phu nhân!"

Sau đó bọn họ lại được Tông Chủ giới thiệu, lần lượt hành lễ ân cần thăm hỏi cho tu sĩ cấp cao tám phái, đám tu sĩ cũng không nhận lễ suông, rối rít lấy ra một phần quà mừng tạm thời gộp đủ từ trong trữ vật.

Sau khi làm lễ chào hỏi, tiệc mừng cũng chuẩn bị gần xong, Tông Chủ ra lệnh một tiếng, rất nhiều thị nữ xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào, mang từng đĩa trân tu lên cho tân khách.

Cùng lúc đó, sáo trúc vang lên, vũ cơ ca kỹ lần lượt ra sân, toàn bộ Mục Nghi điện nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Đôi tân nhân chưa kịp về chỗ đã tự cầm một chén linh tửu, bắt đầu lần lượt mời rượu.

Chén đầu tiên, tất nhiên phải kính phu thê Tông Chủ.

Tô Ly Kinh mỉm cười, vui vẻ uống một hơi cạn sạch, lại thuận tay cho cặp tân nhân hai phần thiên tài địa bảo, tu sĩ tám phái thấy vậy trong lòng đều hoảng sợ, từng người vẻ mặt kỳ quái, uống từng chén linh tửu mà Trọng Minh tông đặc biệt dùng để tiếp đón khách quý vào bụng, lại hoàn toàn ăn không biết vị.

Tư Hồng Khuynh Yến nắm vuốt ly rượu, nhìn một đôi tân lang tân nương xứng lứa vừa đôi trước mặt, vẻ mặt như phủ lên một lớp sương tuyết, hàn ý quanh quẩn, mãi không động đậy.

Tô Ly Kinh phát hiện, cau mày nhìn Tông Chủ phu nhân, mở miệng giảng hòa: "Vài ngày trước đó nội tử tu luyện xảy ra sơ suất, bây giờ không có tâm trạng uống rượu, kính xin chư vị đừng trách."

Cùng lúc đó, hắn ta truyền âm khuyên nhủ: "Đừng tùy hứng trong trường hợp thế này, nhanh uống đi!"

Đám người nghe nhìn xem đều vô cùng hoảng sợ.

Tình cảnh giằng co một lát, ngay sau đó Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch!

Thấy thế, Tô Ly Kinh thầm thở phào, đang muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức để xoa dịu bầu không khí, ai biết ngay sau đó Tư Hồng Khuynh Yến đứng bật dậy, không nói một lời nghênh ngang rời đi ngay trước mắt bao người!

Tô Ly Kinh lập tức cau mày, chợt xin lỗi nói: "Chư vị, thật có lỗi, thương thế của nội tử hơi phản phệ, cần nhanh chóng rời đi chữa thương... Có chỗ thất lễ, kính xin rộng lòng tha thứ."

Chương 1087: Muốn dành lễ trước cho sư tỷ

Lúc này tu sĩ tám phái đã hơi quen thuộc với sự rộng lượng của Tông Chủ Trọng Minh tông, đều tỏ ra rất ung dung: "Xin Tông Chủ cứ tự nhiên, không sao, không sao."

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, cũng không muốn ở lại thêm nữa, lúc này nói: "Lễ nghi của Thánh Tử Thánh Nữ đã thành, từ đây là đạo lữ, đồng tâm hiệp lực, dắt tay cùng tiến tới..."

Sau khi nói một vài lời lẽ động viên, nhân tiện nói, "Các ngươi tự nhiên, bản tọa đi trước một bước, tránh để thế hệ trẻ không thể tận hứng."

Nói xong, bóng dáng hắn ta lập tức biến mất ở chỗ ngồi.

Sau khi Tông Chủ rời đi, cặp tân nhân tiếp tục mời rượu những người khác dựa theo bối phận tu vi.

Sau một vòng mời rượu, từ đầu đến cuối Bùi Lăng vẫn không thấy lão tổ Lệ thị, trong lòng không khỏi hơi băn khoăn.

Nếu không phải lần này có lão tổ che chở, hắn không thể chính vị Thánh Tử, chứ đừng nói đến bây giờ cưới Lệ sư tỷ.

Bởi vậy, dù như thế nào cũng phải kính lão tổ một chén mới được.

Thế là Bùi Lăng truyền âm hỏi: "Sư tỷ, không biết bây giờ lão tổ ở nơi nào?"

Lệ Liệp Nguyệt truyền âm trả lời: "Ta không biết. Mấy ngày trước mấy vị lão tổ tông khác đến đây, có lẽ lão tổ ngại tiệc mừng quá ồn ào không muốn đến đây, lão tổ đang tiếp khách ở chỗ khác."

Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, xem ra chỉ có thể chờ sau khi đại điển đạo lữ kết thúc, lại tìm cơ hội gặp mặt nói lời cảm tạ với lão tổ.

Ngay lúc đang suy nghĩ, Lệ Liệp Nguyệt lại nói tiếp: "Nơi này đã sắp xong rồi, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, chúng ta cùng đi xem?"

Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, thấy đã mời hết những tân khách quan trọng, hiện tại phần lớn đám người trong toàn bộ Mục Nghi điện đã uống khí thế ngất trời.

Ngược lại từ đầu đến cuối người tám phái vẫn yên tĩnh uống rượu dùng bữa, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt kỳ quái không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng cân nhắc đến việc mình leo lên Vạn Tộc Huyết Thê lại không ai dám chiến, trong lòng đám người tám phái thấy buồn bực cũng có thể hiểu được.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu nói: "Được."

Hai người nhân lúc đám người không chú ý, bấm niệm pháp quyết che giấu thân hình, lặng yên tiến vào nội điện Mục Nghi điện.

Lúc này bóng đêm càng sâu hơn, trong nội điện minh châu treo cao tản ra ánh sáng dìu dịu chiếu xuống cả điện. Chiếu lên mặt Lệ Liệp Nguyệt, khiến khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lẽo nhiễm lên chút dịu dàng.

Nàng đưa một bàn tay mềm mại ra khỏi lễ phục màu đỏ ngòm kiểu dáng phức tạp, tâm niệm vừa động, lấy ra một cái hộp gấm từ giữa hư không, đưa cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng tiếp nhận mở ra, bên trong rõ ràng là đầu Tô Chấn Hòa!

Hắn khẽ giật mình, trong lòng lại thấy thoải mái.

Tô Chấn Hòa nhiều lần ra tay với hắn, hơn nữa còn là một trong những kẻ cầm đầu hủy diệt Lộc Tuyền thành, người này đã sớm là mục tiêu mà hắn chắc chắn phải giết.

Chỉ là thế lực của Chẩm Thạch Tô thị khổng lồ, vì vậy, dù Bùi Lăng đã trở thành chân truyền từ vài ngày trước đó nhưng vẫn không có cơ hội.

Không ngờ bây giờ hắn vừa chính vị Thánh Tử, Lệ sư tỷ đã đưa đầu đối phương tới.

Phần hạ lễ này không tệ!

Hắn khẽ đảo cổ tay đóng hộp gấm lại, cho vào túi trữ vật, chợt một tay kéo Lệ Liệp Nguyệt, không nói gì hết đã hôn xuống.

Sau một hồi lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, khóe miệng mềm mại ẩm ướt lấp lánh ánh nước đầy mập mờ, ánh mắt nhìn về phía nhau đều hơi ý loạn tình mê.

Tiếng ăn uống linh đình và các tân khách lớn tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến từ gian ngoài, ngay lúc Bùi Lăng nghĩ có nên tiến hành bước kế tiếp hay không, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên dùng một tay đè hắn lên tường.

Chỉ có điều, hiện tại tu vi của Bùi Lăng đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, thực lực chân chính đã không thua Lệ Liệp Nguyệt, lúc này trở tay giữ chặt cổ tay nàng, chỉ túm một cái vô cùng đơn giản đã xoay Lệ Liệp Nguyệt dựa lưng vào trên tường, đồng thời một tay khác xé váy áo của đối phương...

Trên hành lang ảm đạm, từng món váy sam, áo bào lần lượt bị vứt xuống, tiếng trâm vòng rơi xuống đất cùng tiếng hôn chậc chậc đồng thời vang lên, theo sau đó là tiếng quần áo ma sát, Cốt Hỏa lạnh băng soi sáng hai bóng người đang quấn lấy nhau như rắn, áp sát rồi lại tách ra.

Cốt Hỏa bắt đầu rung động có tiết tấu, một lần, hai lần, ba lần...

Tiếng thở dốc trầm thấp theo tiếng nhục thể va chạm vang lên, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

【 Thời gian hai người đang gấp, nơi này chỉ có không gian 10 ổ cứng G. 】

Hơn một canh giờ sau, Lệ Liệp Nguyệt yếu đuối không xương dựa vào trong ngực Bùi Lăng, sống lưng trơn bóng của nàng dựa vào bức tường lạnh băng của Mục Nghi điện, Bùi Lăng ở trước người lại nóng bỏng như lửa.

Cảm giác băng và lửa đan xen rất kỳ diệu...

"Thời gian gần đủ rồi, chúng ta cùng đi ra tiễn tân khách một chút." Một lát sau, Lệ Liệp Nguyệt mới lưu luyến không rời đẩy Bùi Lăng ra, khẽ nói, "Sau đó về Triêu Na hành cung."

Bùi Lăng gật đầu: "Tốt!"

Hai người bấm niệm pháp quyết thu thập một phen, tự mặc áo bào của mình đi ra bên ngoài, quả nhiên tu sĩ cấp cao chín phái đều đã rời đi, các tân khách còn lại cũng đã uống đến bảy tám phần.

Chương 1088: Đại nghịch bất đạo (1)

Bùi Lăng để người mang tới ly rượu, lại kính đám người ba ly, sau đó nói một vài lời xã giao, tiệc mừng đã kết thúc như vậy.

Cặp đạo lữ mới đứng ở cửa Mục Nghi điện tiễn khách, một lúc lâu sau thấy mọi người đã về gần hết, Lệ Hàn Ca tiến lên nói: "Liệp Nguyệt tỷ, Bùi Thánh Tử, các ngươi đi nghỉ trước, còn lại cứ giao cho chúng ta đi."

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng rời khỏi Mục Nghi điện.

Chỉ có điều, đi được một nửa, Bùi Lăng bỗng nhiên nói: "Sư tỷ, ta cũng có lễ vật cho ngươi, phải đến động phủ Thúy Lỗi sơn lấy một chút, ngươi đến hành cung chờ trước đi."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ giật mình, chợt gật đầu: "Tốt!"

Hai người cứ tách ra như vậy, Lệ Liệp Nguyệt về Triêu Na hành cung, Bùi Lăng vội vàng đến Thúy Lỗi sơn.

Trên thực tế, hắn hoàn toàn không ngờ món lễ vật mà Lệ sư tỷ đưa cho mình ở đại điển đạo lữ lại là đầu Tô Chấn Hòa.

Nhưng đã nhận mà không trả lễ thì không hay, nhất là lần trước mình đột nhiên xúc động mua nhầm đồ ở "Hoan Hỉ các", đã tạo thành sự hiểu lầm cực lớn giữa mối quan hệ của hai người.

Lần này nhất định phải đưa một phần lễ vật bình thường mà Lệ sư tỷ sẽ thích, cũng nhân cơ hội xóa bỏ mâu thuẫn trước đó của hai người.

Cho nên Bùi Lăng quyết định, phải về động phủ kiểm tra tài sản riêng và kỹ nghệ của mình thật tốt, nhất định phải chuẩn bị một phần bất ngờ có thể so sánh với đầu Tô Chấn Hòa cho Lệ sư tỷ.

Phi độn cả quãng đường, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ về sở thích của Lệ sư tỷ.

Chẳng mấy chốc Thúy Lỗi sơn đã trong tầm mắt, Bùi Lăng thôi động minh bài, độn thuật không giảm vút qua mà vào.

Sau khi vào cửa, hắn không ngừng bước, nhanh chóng đi qua tiền đình vào thẳng chính đường, đang định xuyên qua chính đường đi thẳng đến phòng rèn đúc, tự tay chế tạo một bộ pháp bảo trâm vòng xinh đẹp phức tạp cho Lệ sư tỷ, nhưng vừa đi vào chính đường, hắn đột nhiên dừng chân.

Chỉ thấy Ngọc Tuyết Chiếu mặc áo trắng hôn mê dưới thềm, trên chủ vị mà ngày thường hắn hay ngồi lại có một bóng dáng yểu điệu quyến rũ xinh đẹp, tóc đen mặt như hoa ngồi ở vị trí cao cao đó, ánh mắt quan sát xuống.

Tư Hồng Khuynh Yến!

Tông Chủ phu nhân?!

Bùi Lăng khẽ giật mình, sao Tông Chủ phu nhân đột nhiên tới động phủ của hắn?

Hơn nữa, còn đánh ngất Ngọc Tuyết Chiếu?

Chỉ có điều, vừa nghĩ tới có lão tổ âm thầm bảo vệ, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc này như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt bình tĩnh hành lễ nói: "Đệ tử Bùi Lăng gặp qua Tông Chủ phu nhân, không biết phu nhân đến đây có gì phân phó?"

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến đang lạnh lùng nhìn Bùi Lăng, vừa rồi nàng rời khỏi tiệc mừng đã lập tức tới động phủ của Bùi Lăng, cấm chế của động phủ này căn bản không ngăn được nàng.

Trong lúc đó gặp được yêu sủng của đối phương, vốn định trực tiếp ra tay làm thịt, nhưng như thế huyết khế giữa Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, chắc chắn đối phương sẽ sinh lòng cảnh giác, không trở về động phủ một mình, vì vậy nàng chỉ là tạm thời đánh ngất xỉu Hồ yêu này.

Hiện tại, Tư Hồng Khuynh Yến quyết định phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để ngược sát Bùi Lăng, nàng muốn đối phương giãy giụa trong sự sợ hãi, sau đó cho đối phương hy vọng, lại để đối phương chết đi trong tuyệt vọng…

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng nàng tức giận bừng bừng, lần trước Bùi Lăng thải bổ nàng đến chết đi sống lại ở trước mặt chân truyền tám phái, lúc này thấy nàng không chỉ không sợ, hơn nữa giọng điệu bình thản như vậy, cứ như đây chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa, đã bị đối phương ném ra sau đầu từ lâu…

Tư Hồng Khuynh Yến càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng càng lạnh lùng thấu xương.

Nàng rất muốn đánh một chưởng đập hắn thành thịt băm, nhưng không biết sao lúc trong lòng tức giận lại sinh ra một cảm giác kỳ quái…

Điều này thật sự quá kích thích!

Quá tuyệt vời!

Nhất là lúc này vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, thản nhiên, dường như hắn chưa làm gì hết.

Nhìn thế nào cũng có cảm giác muốn ngừng mà không được…

Ừ… Vậy lại trải nghiệm một lần nữa, sau khi kết thúc lại giết đối phương cũng không muộn!

Thấy Tư Hồng Khuynh Yến mãi không trả lời, Bùi Lăng lập tức cảm thấy kỳ quái, lúc đầu ánh mắt đối phương nhìn hắn tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, dường như một khắc sau sẽ ra tay giết hại.

Nhưng không lâu sau, đôi mắt sáng ngời của vị phu nhân này mê ly, hai gò má cũng ửng hồng, đôi môi đỏ khép mở trông hồng nhuận phơn phớt đặc biệt mê người.

Bùi Lăng lập tức giật mình, sau đó không đợi hắn phản ứng Tông Chủ phu nhân đã đưa tay hút một cái bắt hắn tới. Sau đó một cơ thể ấm áp mềm mại áp sát vào người hắn.

Có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của nhau quá lớp áo bào nhẹ nhàng mềm mại.

Trên cổ Tư Hồng Khuynh Yến tản ra mùi hương nhàn nhạt, trong veo quyến rũ, kiều diễm tận xương, nhìn từ góc độ của Bùi Lăng, khoảng tuyết trắng trong vạt áo như một đốm lửa lập tức thiêu đốt bản năng và ký ức của hắn.

Thấy Tư Hồng Khuynh Yến chủ động như vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức nóng lên, tình cảnh lần trước cùng đủ loại chi tiết lập tức hiện ra trước mắt.

Chương 1089: Đại nghịch bất đạo (2)

Hình như điều này hơi có lỗi với Lệ sư tỷ… Nhưng nghĩ lại đây là Tông Chủ phu nhân, một người mới lên Nguyên Anh như hắn đâu phải đối thủ?

Mình căn bản không thể phản kháng đối phương!

Thế là, ngay sau đó Bùi Lăng dùng một tay đè Tư Hồng Khuynh Yến trên chủ tọa của mình, yên tâm thoải mái với tay vào trong quần áo của đối phương…

Tư Hồng Khuynh Yến yêu kiều vô lực nằm ở trên chủ tọa, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mơ hồ, trong miệng lại chói tai quát to: “Khốn kiếp! Lập tức buông bản cung ra! Bản cung muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ! A…”

“Lẽ nào lại như vậy! Bản cung muốn róc thịt ngươi thành từng miếng, loại bỏ từng khúc xương… A… A…”

“Còn có hồn phách của ngươi… A… Ừ… Cũng phải rút ra, ném vào Phệ Hồn quật luyện chế ba ngàn năm…”

“Bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi! Nhất định phải làm ngươi muốn sống không được… A… Muốn chết không xong… Ừ…”

“Dám đối đầu với bản cung, phải chuẩn bị sẵn vạn kiếp bất phục… A a a…”

Nàng vừa tức giận nói, vừa chống cự mấy cái làm tượng trưng, sau đó chẳng mấy chốc đã “không địch lại” Bùi Lăng cậy mạnh, bị ép làm ra mấy động tác xấu hổ khác…

“Soạt.”

Lễ phục phức tạp xinh đẹp của Tông Chủ phu nhân bị Bùi Lăng xé ra, tiện tay ném trên mặt đất, ngay sau đó trâm vàng, trang sức, choàng vai… Lần lượt bị ném trên lễ phục.

Ba búi tóc đen nghiêng ngả, rối tung trên bả vai trắng như tuyết, lúc này sóng mắt Tư Hồng Khuynh Yến dịu dàng như làn xuân thủy, có thể hòa tan trong khuỷu tay Bùi Lăng bất cứ lúc nào, vô cùng quyến rũ.

Lúc này, Bùi Lăng không chút khách sáo vận chuyển 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 .

【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 là công pháp do hệ thống thu nhận sử dụng từ chỗ Tông Chủ.

Vốn Tông Chủ không đưa ngọc giản cho hắn, hắn cũng không biết môn công pháp này phải vận chuyển như thế nào, nhưng lần trước hệ thống đã vận chuyển một lần, lần này lộ tuyến vận công cứ rập khuôn giống hệt lần trước, cũng không quá khó với hắn.

“Bùi Lăng, ngươi thật to gan! Cửu A Lệ thị không gánh nổi ngươi… A… A…”

“Bản cung là chính thê của Tông Chủ… Ừ… Ngươi chỉ là một tên đệ tử lại can đảm làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, Tông Chủ tuyệt đối không buông tha cho ngươi… A…”

“Tư Hồng thị và Tô thị cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy…”

“A… Tha… Tha cho bản cung…”

“A a a… Chỉ cần bây giờ ngươi tha cho bản cung, bản cung sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì…”

“A a a a…”

Theo công pháp dần vào sâu hơn, những lời uy hiếp ban đầu của Tư Hồng Khuynh Yến dần biến thành lời cầu xin tha thứ đơn thuần và từng tiếng rên rỉ…

Cốt Hỏa chập chờn chiếu ra tầng tầng lớp lớp cái bóng xếp chồng trên vách tường xung quanh, nhìn Ngọc Tuyết Chiếu như đang hôn mê, lỗ tai lại đột nhiên giật giật. Sau đó, một ráng mây đỏ đột nhiên hiện ra nhanh chóng lan tràn đến hai má của nàng. Chỉ là Ngọc Tuyết Chiếu hình người vẫn giữ nguyên dáng vẻ hôn mê, không nhúc nhích…

【 Ở đây bỏ qua mười ổ T. 】

Sắc trời đã sáng, mây mưa tiêu tán, bóng người xếp chồng lay động dữ dội trên vách tường dần dừng lại, tiếng động trong động phủ chậm rãi bình tĩnh lại.

Hai gò má Tư Hồng Khuynh Yến đỏ thẫm, tóc mai rối tung, đôi môi đỏ tươi như máu, từng vệt nước bọt thơm ngọt nhỏ xuống khóe miệng, cơ thể như không xương xụi lơ trên chủ tọa, đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh động phủ, ngón chân trắng nõn như tuyết vẫn cuộn tròn lại.

Cảm nhận được tu vi trong cơ thể càng tiến thêm một bước, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu.

【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 thật sự lợi hại!

Lần này hắn không sử dụng hệ thống ủy thác chỉ tự vận chuyển, hiệu suất lại không kém hơn lúc hệ thống ủy thác những công pháp khác là bao.

Ngoại trừ cái đó ra, vụng trộm tu luyện môn công pháp này với Tư Hồng Khuynh Yến thật sự sung sướng!

Mặc dù cho đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc tình huống của Tông Chủ phu nhân là như thế nào…

Đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên thay đổi sắc mặt, Lệ sư tỷ còn đang chờ hắn ở hành cung, phải nhanh chóng đến đó!

Chắc chắn không kịp chuẩn bị lễ vật rồi, đi gặp Lệ sư tỷ trước đã!

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế, trực tiếp đi ra bên ngoài.

Lúc đi qua bên cạnh Ngọc Tuyết Chiếu, Bùi Lăng lo lắng Tư Hồng Khuynh Yến sẽ tiếp tục ra tay với yêu sủng của mình, lúc này cũng mang theo đối phương đi ra ngoài…

Trong động phủ trống rỗng, Tư Hồng Khuynh Yến quần áo không ngay ngắn, mái tóc đen xốc xếch xõa tung như thác nước, mềm nhũn nằm ở trên chủ tọa, nhớ lại trải nghiệm vừa rồi… Sự tuyệt vời và kích thích không thể diễn tả được kia khiến người ta quá say mê!

Chỉ có điều, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó so với lần trước!

Nghĩ nửa ngày, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên nhận ra mấu chốt vấn đề… Lần này có quá ít sinh linh thấy nàng bị Bùi Lăng hung hăng ức hiếp, chỉ có một con Hồ yêu giả vờ hôn mê!

Ừ, vừa rồi nàng không nên chờ Bùi Lăng ở động phủ, mà nên chờ ở giữa đường…

Không đúng!

Bây giờ chuyện này đã kết thúc, nàng muốn giết Bùi Lăng!

Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên tỉnh táo lại, nàng đứng bật dậy lại thấy trong động phủ đã sớm không còn bóng dáng Bùi Lăng đâu nữa…

Chương 1090: Bây giờ trường khiếu qua thanh minh, chém hết xiềng xích để tiêu dao (1)

Tư Hồng Khuynh Yến cau mày, khuôn mặt nặng nề như nước, sau một lát nàng cười lạnh, sát cơ bắn ra bốn phía lạnh lùng tự nói: “Lần sau… Lần sau bản cung nhất định phải rút hồn luyện phách ngươi, tra tấn ngươi sống không bằng chết!”

Nói xong, nàng vung tay áo dài lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng đi ra động phủ chưa được mấy bước, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức "tỉnh" lại: "Cẩu... Chủ nhân, thả ta xuống, ta có thể đi."

Lúc này hắn không có sức để ý tới Hồ yêu kia, nghe vậy buông tay, trực tiếp thi triển độn thuật, bay về phía Triêu Na hành cung.

Ngọc Tuyết Chiếu duy trì hình người, còn mặc bộ váy ngắn tay áo hẹp giao lĩnh màu hồng kia, thắt lưng tơ hồng thạch lựu, trâm dài vàng ròng cài trên Linh Xà Kế chiết xạ ra từng điểm ánh sáng, khuyên tai rũ xuống bên tai chiếu rọi ra một vòng ửng đỏ trên hai gò má của nàng. Lúc này, nàng không hồn nhiên tung tăng như trước nữa, mà sắc mặt ửng đỏ đi theo sau lưng Bùi Lăng.

Vừa đi được nửa đường lại có một bóng người đi đến từ bên cạnh, đột nhiên chặn ở trước mặt Bùi Lăng.

Người tới râu tóc bạc trắng, khuôn mặt quen thuộc, là Thập Thất thúc của Lệ Liệp Nguyệt, Lệ Vô Định.

Bùi Lăng thấy thế, ngẩn ngơ vội vàng dừng bước, hành lễ nói: "Xin hỏi tiền bối... Xin hỏi Thập Thất thúc có gì phân phó?"

Lệ Vô Định cười ha hả vuốt chòm râu dài, nói: "Chúc mừng Bùi Thánh Tử."

"Thánh Tử tu vi tinh thâm, thực lực cao cường, lần này một trận chiến thành danh, trong thiên hạ đều biết Thánh tông ta lại thêm một tân huyết tiền đồ vô lượng, Lệ thị ta mắt sáng như đuốc."

"Đương nhiên, tư chất thiên phú như ngọc sinh trong đá, không trải qua rèn giũa, cuối cùng cũng không nên thân."

"Đây cũng do ngươi khắc khổ tu luyện, chăm chỉ tiến tới."

Hiển nhiên tâm trạng hắn ta rất tốt, không ngừng khen ngợi Bùi Lăng một lượt, lúc này mới nhớ tới việc chính, "Lão tổ có món đồ để lão phu giao cho ngươi sau khi kết thúc đại điển đạo lữ."

"Nhưng lão phu lo lắng làm phiền ngươi và Liệp Nguyệt, cho nên vẫn chờ tới bây giờ."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức hơi mất tự nhiên.

Hắn không phải vừa ở cùng Lệ sư tỷ, mà là Tông Chủ phu nhân...

Nhưng sự xấu hổ này chỉ kéo dài một lát ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Dù sao đây cũng không phải việc lớn ở Trọng Minh tông.

Hiện tại thứ càng quan trọng hơn, chắc chắn là lễ vật mà lão tổ muốn đưa cho hắn.

"Làm phiền Thập Thất thúc." Bùi Lăng nói, "Không biết lão tổ ban tặng vật gì?"

Trong lòng hắn hơi chờ mong, dù sao vừa rồi Tông Chủ cùng Tông Chủ phu nhân đã cho hạ lễ vô cùng phong phú.

Lão tổ Lệ thị không chỉ có bối phận cao hơn phu thê Tông Chủ, cũng có quan hệ thân thiết với hắn và Lệ Liệp Nguyệt hơn.

Hiện tại, chắc chắn phần lễ vật này sẽ là chí bảo vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Lúc đang chờ mong, đã thấy Lệ Vô Định lấy ra một cái ngọc giản đưa tới, nói: "Ngọc giản này bị lão tổ sử dụng thủ đoạn phong ấn, chỉ ngươi mới có thể xem xét."

Hả?

Ngọc giản?

Trong lòng Bùi Lăng suy đoán, hệ thống không có ý online thu nhận sử dụng, xem ra không phải mấy loại công pháp, kỹ nghệ, nhưng lão tổ Lệ thị đã ra tay nhất định không keo kiệt.

Nghĩ đến đây, sau khi hắn nói lời cảm tạ đã tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp cầm lấy xem xét.

Sau đó nhanh chóng phát hiện, trong ngọc giản chỉ ghi chép hai chuyện: Một là lão tổ Lệ thị đã bế quan, hơn nữa còn lấy Mệnh Hồn đăng của Bùi Lăng từ Mệnh Hồn điện, lại thi triển bí thuật che giấu thiên cơ và mệnh cách cho hắn.

Hai là, vị trí Thánh Tử đã tới tay phải nhanh trốn đi.

Trước khi Tô Ly Kinh từ nhiệm Tông Chủ không được về tông.

Sau khi xem xong, Bùi Lăng lập tức ngây người.

Sau đó một luồng khí lạnh đến rùng cả mình dâng lên từ sau lưng hắn.

Lúc trước lão tổ Lệ thị hời hợt nói cho hắn biết, đây không phải việc lớn gì, Lệ thị hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ cho hắn, muốn hắn toàn tâm toàn ý tranh đoạt vị trí Thánh Tử là được... Kết quả hiện tại, hắn đã thành Thánh Tử, còn ký kết đạo lữ với Lệ sư tỷ, nhưng trong chớp mắt lão tổ đã trực tiếp bế quan??

Ngay cả Cửu A Lệ thị cũng không gánh được việc hắn phạm phải lần này?

Nhưng trước đó đã xảy ra chuyện gì?

Tông Chủ liên tục tổ chức đại điển Thánh Tử và đại điển đạo lữ cho hắn...

Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân đều đưa hạ lễ phong phú cho hắn...

Còn có vừa rồi Tông Chủ phu nhân cùng hắn ở động phủ Thúy Lỗi sơn...

Lúc này, thấy sắc mặt Bùi Lăng không đúng, Lệ Vô Định lo lắng hỏi: "Bùi Thánh Tử, sao thế?"

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hiện tại không phải lúc làm rõ ràng tình huống cụ thể, phải nhanh chóng làm theo phân phó của lão tổ trước, mới có thể giữ mạng!

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng trả lời: "Không có việc gì, chỉ là lão tổ bàn giao một nhiệm vụ rất quan trọng, ta nhất định phải lập tức lên đường."

Nhiệm vụ?

Lệ Vô Định ngẩn ngơ, hắn ta còn tưởng lão tổ cho Bùi Lăng công pháp hoặc là bí thuật thần diệu gì.

Thế nhưng, cân nhắc đến lão tổ cố ý sử dụng thủ đoạn phong ấn ngọc giản, hiển nhiên chỉ Bùi Lăng được biết nhiệm vụ này, bởi vậy hắn ta cũng không hỏi, chỉ nói: "Nếu có gì cần, cũng có thể mở miệng."

Chương 1091: Bây giờ trường khiếu qua thanh minh, chém hết xiềng xích để tiêu dao (2)

Bùi Lăng gật đầu: "Tốt, đa tạ Thập Thất thúc. Mấy ngày nay đã làm phiền Thập Thất thúc, Thập Thất thúc nghỉ ngơi thật tốt."

Lệ Vô Định khẽ gật đầu: "Đều là người một nhà, không cần khách sáo."

Nói xong, hắn ta lại thi triển độn thuật rời đi.

Đưa mắt nhìn bóng dáng Lệ Vô Định biến mất, Bùi Lăng lập tức dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu quay đầu bỏ chạy về phía Truyền Tống Trận tông môn.

Cùng lúc đó, hắn lấy ra Truyền m Phù, sau khi thôi động, lập tức nói: "Lệ sư tỷ, lão tổ giao cho ta một nhiệm vụ rất quan trọng, ta nhất định phải rời tông môn một đoạn thời gian."

Trong Truyền m Phù im lặng, sau một lúc lâu giọng Lệ Liệp Nguyệt mới vang lên: "Tất cả cẩn thận."

Bùi Lăng nghe vậy, vẻ mặt hơi nặng nề, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta sẽ nhanh chóng trở về."

Chẳng mấy chốc đã kết thúc truyền âm ngắn gọn, một người một Hồ đã đến Truyền Tống Trận.

Đứng trước trận văn phức tạp của Truyền Tống Trận, Bùi Lăng cúi đầu nhìn Ngọc Tuyết Chiếu đầu óc mơ hồ bên cạnh.

Chuyện lần này không liên quan đến Ngọc Tuyết Chiếu.

Nhưng hắn không thể để lại một mình Ngọc Tuyết Chiếu ở trong tông, bởi vì giữa đối phương và hắn có liên kết huyết khế, Trọng Minh tông có vô số thủ đoạn, có thể thông qua huyết khế trên người Ngọc Tuyết Chiếu định vị được vị trí của chủ nhân chân chính.

Hiển nhiên bây giờ Bùi Lăng cũng không rảnh giải trừ huyết khế với Ngọc Tuyết Chiếu.

Bởi vậy, hiện tại nhất định phải nhân lúc Tông Chủ còn chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu cùng bỏ trốn...

Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đi đến Truyền Tống Trận, lấy minh bài thôi động trận pháp...

Không gian xung quanh chấn động một cơn, lúc ngừng lại Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu đã xuất hiện ở một mảnh rừng núi hoang vắng.

Địa điểm truyền tống lần này giống với lần trước, đều là ở nơi hoang vắng không người trông coi, chỉ có một khu rừng hạnh hoa khổng lồ bố trí trận pháp bảo vệ cứ điểm.

Bước ra khỏi trận pháp, Bùi Lăng lấy thần niệm xác nhận xung quanh không có người, cũng không có thủ đoạn giám sát gì, tâm niệm vừa động, trên dưới cả người lập tức biến ảo một trận, nhanh chóng huyễn hóa thành dáng vẻ Vương Cao.

Trước khi chính vị Thánh Tử, hắn chạy ra tông môn, trong thiên hạ chỉ có ba nơi có thể đi.

Một là chính đạo; hai là Thanh Yếu sơn; ba là lấy thân phận Khang Thiếu Dận trốn đến Thiên Sinh giáo.

Nhưng bây giờ lão tổ Lệ thị đã đảm bảo Mệnh Hồn đăng cho hắn, che giấu thiên cơ và mệnh cách, hắn chỉ cần tùy tiện đổi thân phận, ngoại trừ Lệ thị, cuối cùng tông môn cũng không tìm được tung tích của hắn.

Thiên hạ rộng lớn, hắn có thể đi đến bất cứ đâu!

"Cẩu chủ nhân, chúng ta phải đi đâu?" Ngọc Tuyết Chiếu nhảy lên một đầu cành hạnh hoa, váy hồng đai đỏ bay lên, nàng vui sướng đá hạnh hoa rơi rào rào như mưa, vui vẻ hỏi.

Bùi Lăng chầm chậm thở ra một hơi: "Trước tiên tạm thời làm tán tu, dạo chơi thiên hạ."

Sau khi nói ra lời này, hắn đột nhiên cảm thấy sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, dường như lập tức đặt xuống một ngọn núi lớn vô hình, không nhịn được hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu nguyên nhân...

Có Lệ thị làm chỗ dựa, mặc dù không cần bôn ba bán mạng vì tài nguyên tu hành, còn có đủ loại đặc quyền kiêu ngạo đi trong đám người, nhưng thân ở tông môn ma đạo, lại có rất nhiều loại nhận thức mưa dầm thấm đất không hợp với bản tâm của hắn lại không thể làm gì.

Mặc dù lúc trước cũng có mấy nhiệm vụ rời khỏi tông môn. Nhưng chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn sẽ trở về.

Dù đi nơi nào đều không thoát được thân phận đệ tử Trọng Minh tông này.

Thiên kiêu Thánh tông là uy hiếp, là bảo vệ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là vinh quang từng bước một giết lên từ tầng dưới chót... Nhưng cũng là trói buộc, là làm trái đạo tâm, là... Không được tự nhiên! Không tiêu dao! Không vui!

Vào lúc này, hắn mới được tính tạm thời thoát khỏi sự bảo vệ và quản thúc của Trọng Minh tông, thật sự bước ra một bước không bị trói buộc...

Cứ như chim trốn khỏi lồng, đạo tâm làm sáng tỏ, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến tâm trạng lúc mình thiếu niên chưa kích hoạt hệ thống, dựa vào tư chất và nghị lực tu tập 【 Đoán Cốt quyết 】 .

Túng quẫn, đau khổ, liên tục đi lại giữa ranh giới sống chết, nhưng lại tràn đầy hy vọng và đủ loại ảo tưởng với tương lai, thoải mái lại tuỳ tiện.

Lúc đó không quyền không thế, ở ẩn trong Lộc Tuyền thành, chưa hề đi qua bất kỳ nơi nào khác, lại như có được toàn bộ thế giới.

Sau khi vào Trọng Minh tông, tuy tu vi địa vị liên tục tăng lên, lại cả ngày vì đủ loại lý do không thể không bôn ba. Năm đó nhập đạo chỉ có suy nghĩ tiêu dao trường sinh, nay đã sớm không rảnh bận tâm, cũng không có sức bận tâm.

Hôm nay cá bơi về biển, hổ tê giác rời chuồng, cuối cùng hắn có thể thật sự làm bản thân một lần...

Lúc này nơi đây mưa bụi mông lung, hạnh hoa tung bay, tô điểm sắc màu óng ánh như mộng như ảo.

Bùi Lăng tay áo bồng bềnh, nhanh chân mà đi, cuốn lên vô số cơn mưa hạnh hoa, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu rời khỏi rừng hạnh hoa, bước vào hành trình mới.

Ở lâu trong lồng khí phách tiêu tan,

Mài sạch vảy chống lại sóng đào.

Chương 1092: Luân Hồi tháp

Bây giờ trường khiếu qua thanh minh,

Chém hết xiềng xích để tiêu dao.

Đại mạc hoang vu, cát vàng vạn dặm.

Dưới bầu trời trong xanh, một nhóm hồng nhạn chầm chậm bay qua.

Vô số thạch tháp đứng sừng sững ở giữa cồn cát, cao thấp đan xen vào nhau như núi rừng.

Mỗi một tầng thạch tháp đều treo chuông đồng màu sắc cổ xưa, nhẹ nhàng lay động theo gió, phát ra tiếng chuông cổ xưa nặng nề.

Gió thổi đất cát, trong tiếng cát rơi rì rào, thỉnh thoảng có sâu bọ rắn hủy màu sắc lộng lẫy cảnh giác thò đầu, đánh giá xung quanh.

Trung tâm tháp lâm là một tòa cự tháp nguy nga một trăm linh tám tầng.

Khí thế hùng hồn đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao hơn đồi núi, toàn bộ thân tháp trải rộng phù văn có to có nhỏ, toàn thân hiện ra màu lưu ly, sáng long lanh óng ánh, điêu khắc vô số yêu quỷ diễm nữ cuồng hoan nhảy múa.

Bốn phía treo chuông đồng, từng con mắt đẫm máu lay động theo linh đang, khép khép mở mở, yên tĩnh ngóng nhìn bốn phương tám hướng.

Lúc này, trong cự tháp, một gian tĩnh thất rộng rãi.

Chính giữa công đường treo cao một quyển trục nền trắng chữ màu đen, bên trên viết hai chữ "Luân Hồi", bút tẩu long xà, khí thế hùng hậu, dù không nhìn tới cũng có thể cảm giác được ý chí ẩn chứa trong đó thâm trầm, hùng hậu, quyết tuyệt.

Dưới quyển trục bày mấy cái bồ đoàn, hiện tại đều có người ngồi xếp bằng trên đó.

Một lão giả áo xám vẻ ngoài cổ xưa, lưng đeo Lưu Ly Tháp mạ vàng, hai mắt cụp xuống, đang nặng nề nói: "... Nói tóm lại, lần này tiến về Trọng Minh tông tham gia đại điển Thánh Tử, đại khái đã trải qua như thế."

"Thánh Tử Bùi Lăng Trọng Minh tông mới lên thật sự thiên tư tung hoành, nhưng thiên tài như vậy lại phung phí cũng nhiều."

"Thậm chí lô đỉnh bình thường đã không thể thỏa mãn nữa."

"Đến mức thải bổ Tông Chủ phu nhân trước mặt mọi người."

"Tạo hóa có tròn và khuyết, số trời Luân Hồi." Cách đó không xa, một tu sĩ dáng vẻ thanh niên áo bào xám nhẹ nhàng thở dài, nói, "Bây giờ Bàn Nhai giới có linh khí sung túc, thế đạo thái bình, tẩm bổ rất nhiều. Nhưng bản tính sinh linh tham lam ích kỷ. Nếu phụ nhân mang thai không tẩm bổ đầy đủ, mẫu thể sẽ tự động từ bỏ thai nhi để bảo vệ bản thân; hài nhi vừa ra bụng mẫu thân, lúc mút sữa cũng dùng hết hết sức, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của mẫu thể."

"Phàm nhân đòi lấy danh lợi, không ngừng không nghỉ."

"Tu sĩ vì cầu trường sinh, càng không từ thủ đoạn."

"Hoàn toàn không biết một phương thế giới giàu có như thế nào, cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất."

Lại một nữ tu sĩ áo bào xám hờ hững nói: "Không, sinh linh tham lam ích kỷ, sớm đã vượt qua sự quan tâm với phương thế giới này."

"Cho dù trong lòng bọn họ biết rõ hành động lần này không có lợi cho Bàn Nhai giới, nhưng thấy những sinh linh khác đòi lấy, bọn họ liền tranh nhau chen lấn."

"Nếu bỏ mặc không quan tâm, cứ thế mãi, dù là phàm nhân hay tu sĩ, tình cảnh đều càng ngày càng túng quẫn."

"Đến lúc đó, vì tranh đoạt tài nguyên, thiên hạ nhất định đại loạn."

"Tu sĩ chinh phạt lẫn nhau, phàm nhân ngươi chết ta sống, khắp nơi máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng."

"Dù cho thiên đạo tự Luân Hồi, cũng tổn thương nặng nề, không tốt cho cả Bàn Nhai giới."

"Lần này Thánh Tử Bùi Lăng Trọng Minh tông mới lên đã là một ví dụ tươi sáng."

"Vì ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm, không để ý sự gò bó của môn quy lễ pháp, không có chút liêm sỉ nào."

"Đây chỉ là một tiểu bối nhập đạo chưa đủ năm mươi năm, đã điên cuồng đến tình trạng như thế."

"Nếu tu sĩ trong thiên hạ này đều giống với Bùi Lăng, vậy Luân Hồi tròn và khuyết của Bàn Nhai giới chắc chắn sẽ sụp đổ."

"Đã vậy, sự hủy diệt đã là lửa sém lông mày!"

"Từ trước đến nay Luân Hồi tháp ta lấy chúng sinh Luân Hồi làm nhiệm vụ của mình."

"Bây giờ loạn tượng đã dần hiện ra, không thể kéo dài nữa..."

Nàng chuyển sang lão tổ Miêu Nhược Sinh ngồi trên ghế đầu, trầm giọng đề nghị, "Phải diệt trừ năm phần sinh linh phương thế giới này, lại xem hiệu quả về sau!"

"Tần sư muội nói cực phải." Tu sĩ thanh niên áo bào xám trước đó hơi suy nghĩ, khẽ gật đầu, "Bản môn đã làm loại việc thiện phổ độ Luân Hồi này không chỉ một lần."

"Bàn Nhai giới có thể có hôm nay, đều vì bản môn âm thầm bảo vệ, nếu không phương thế giới này đã sớm bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần vì sinh linh tham lam không ngừng không nghỉ."

"Nhưng chúng sinh ngu dốt lại ích kỷ, sẽ không biết ơn chúng ta, thậm chí còn tràn đầy oán hận và căm hận với chúng ta."

"Nhưng những điều này đều không sao cả."

"Chúng ta đều đã khám phá thế gian đủ loại, không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu phương thế giới này thái bình vô sự."

"Vậy chúng ta mới có thể an tâm!"

Trong tĩnh thất im lặng một khoảng ngắn ngủi, Vu lão đầu đồng ý: "Không sai!"

Sau đó những người khác cũng gật đầu đồng ý: "Không thể ngăn cản Luân Hồi đại kiếp, chỉ có thể suy yếu, tiêu trừ, lúc này lại không ra tay, chỉ sợ ngày khác sinh linh phương thế giới này mười không còn một."

"Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn."

"Nhất định phải lập tức ra tay, giải quyết một nửa sinh linh, để tránh tai họa ngập đầu."

"Chúng sinh ngu dốt, ngây thơ mà sinh, ngu dại mà chết, phần lớn đều không thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta."

Chương 1093: Tông Chủ cần gì keo kiệt như vậy? (1)

"Dù cho là minh hữu, trong mắt Trọng Minh tông chỉ có lợi ích, tham lam lại ngu xuẩn, không có chút mắt nhìn đại cục nào, không ra gì; Thiên Sinh giáo coi mọi chuyện thuận theo thiên ý, có thể tâm ta thay thiên tâm, ta đi thay thiên đi, trên thực tế, đây chỉ là người si nói mộng!"

"Không có chúng ta hộ vệ Luân Hồi, châm chước tròn và khuyết, thế giới hủy diệt, thiên địa không còn, thiên ý đâu còn tồn tại?"

"Về phần Vô Thủy sơn trang, người người tự xưng là tiên nhân giáng thế, lại cả ngày chơi bời lêu lổng, đi loạn khắp nơi như con ruồi không đầu, căn bản không biết đi con đường nào không khác gì cái xác không hồn, chỉ là ngồi không ăn bám."

"Duy chỉ có Luân Hồi tháp ta mặc kệ danh lợi được mất, từ đầu đến cuối che chở phương thế giới này!"

Rất nhiều cao tầng mồm năm miệng mười nói xong, đều nhìn về phía mấy vị lão tổ ngồi ghế trên.

Sau một lát, một vị lão tổ trong đó khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Có thể."

Tất cả mọi người lập tức mừng rỡ!

Luân Hồi tháp yên lặng nhiều năm, đến mức bây giờ nhắc đến bốn tông Thánh đạo, Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang, dù danh tiếng hay cảm giác tồn tại đều lấn át Luân Hồi tháp.

Nhưng hiện tại là thời điểm nhấc lên một trận thay đổi Luân Hồi mới!

"Nhưng chắc chắn bên ngụy đạo sẽ giả nhân giả nghĩa ngăn cản chúng ta cứu thế." Một vị lão tổ thản nhiên mở miệng, "Cho nên, trước tiên phải giải quyết ngụy đạo."

"Điều động Phù Đồ Sứ, đi sứ ba nhà đồng đạo bắt tay thảo phạt năm tông ngụy đạo, trước tiên diệt trừ năm mầm tai hoạ lớn nhất trở ngại số trời Luân Hồi ở phương thế giới này!"

Nói xong, không gian trong tĩnh thất đột nhiên chấn động một cơn, chợt ba viên hạt châu lặng yên hiện ra.

Toàn thân những này hạt châu sáng bạc, có đường vân màu đen phức tạp trải rộng trên đó, mơ hồ hình thành hình dạng một toà bảo tháp, ở vị trí ngọn tháp khảm một con mắt đẫm máu như còn sống, thỉnh thoảng chuyển động một chút nhìn ra ngoài.

Đây là Phù Đồ châu Luân Hồi tháp.

Người cầm châu như Đại Phù Đồ lệnh ở trước mặt!

Không chút do dự, Vu lão lấy tay, một phát bắt được một hạt châu trong đó: "Vu Thiếu lĩnh mệnh, lập tức tiến về Trọng Minh tông!"

Ngay sau đó, nữ tu áo bào xám kia cũng hút một hạt châu vào lòng bàn tay: "Tần Mi lĩnh mệnh, lập tức tiến về Thiên Sinh giáo!"

Một viên hạt châu cuối cùng rơi vào trong tay tu sĩ thanh niên áo bào xám: "Liêu Nguyên Hiến lĩnh mệnh, lập tức tiến về Vô Thủy sơn trang!"

Trọng Minh tông.

Trong Thiên Tuyên cung treo cao trên chín tầng trời, Tông Chủ Tô Ly Kinh áo bào buộc nhẹ, cau mày ngồi ở bảo tọa trên cao.

Mười mấy tên thị nữ dị tộc xinh đẹp vây quanh bảo tọa đều tuổi nhỏ đẹp đẽ, mặc áo lụa mỏng, châu vây thúy quấn, trong hành động thể hiện rõ vẻ quyến rũ.

Bọn họ hoặc đứng hoặc quỳ, dáng vẻ mềm mại mà xinh đẹp, đều vô tình hay cố ý sóng mắt chọc người, đầy tình cảm nhìn về phía Tô Ly Kinh.

Nhưng Tô Ly Kinh lại nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ tập trung suy nghĩ.

Trải qua sự điều tra trong những ngày qua, hắn ta càng ngày càng phát hiện chuyện không thích hợp!

Vốn tưởng trong đại điển Thánh Tử lần này, năm tông ngụy đạo sẽ cực lực giấu diếm việc không ai dám khiêu chiến khi leo Vạn Tộc Huyết Thê, nhưng nào biết tất cả tin tức mà hắn ta đang nhận được, đều là năm tông ngụy đạo trắng trợn tuyên dương việc này.

Hơn nữa, trọng điểm không phải thực lực cửa Thánh Tử Bùi Lăng Thánh tông mới lên, mà là sự rộng lượng của Tông Chủ!

Đây là ý gì?

Đương nhiên, bởi vì khoảng cách giữa chín môn phái lớn xa xôi, cho nên những tin tình báo này sẽ có thời gian chậm trễ nhất định. Nhưng Tông Chủ tự mình phân phó, tin tưởng không cần mấy ngày có thể biết chân tướng mọi việc.

Vào lúc này, ở bên ngoài truyền đến truyền âm của Giám Sát điện chủ: "Tông Chủ, Luân Hồi tháp Vu lão lại đến, cầm Phù Đồ châu cầu kiến."

Tô Ly Kinh nghe vậy ngẩn ngơ, sau khi đại điển Thánh Tử kết thúc, lão tổ Luân Hồi tháp Miêu Nhược Sinh và Phù Đồ Sứ Vu Thiếu đã dẫn các chân truyền đệ tử, mới rời khỏi Thánh tông chưa được mấy ngày, sao bây giờ lại đến đây?

Hơn nữa, còn cầm Phù Đồ châu cầu kiến.

Trong lòng nghi ngờ, Tô Ly Kinh phân phó: "Mời hắn vào."

Không lâu sau, Vu Thiếu chậm rãi đi vào Thiên Tuyên cung, đến dưới thềm son hành lễ với Tô Ly Kinh: "Tô tông chủ."

"Vu lão không cần đa lễ." Tô Ly Kinh cách bậc thềm đưa tay ra đỡ một cái, mời hắn ta ngồi xuống, sau khi trò chuyện đôi câu mới đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Không biết Vu lão đi rồi còn quay lại, là Thánh tháp đã xảy ra chuyện gì?"

Vu Thiếu trầm giọng nói: "Tô tông chủ, Bàn Nhai giới nguy rồi!"

"Thiên hạ thái bình lâu ngày, sinh linh sinh ra tham lam ích kỷ, cứ thế mãi, sao phương thiên địa này có thể tiếp nhận được?"

"Cứ thế mãi, thiên địa vì tự cứu, tất có Luân Hồi đại kiếp hủy diệt chúng sinh."

"Vì vậy, phải tàn sát năm phần sinh linh trước một bước để suy yếu đại kiếp, cầu lấy chút hy vọng sống cho bọn ta!"

"Hôm nay thiên hạ có chín tông môn lớn, ngươi và ta đều là đồng đạo, tất nhiên không lý nào gà nhà đỏ mặt đá nhau."

"Hôm nay đến đây là đại diện Luân Hồi tháp, mời Thánh tông cùng kiếm đường sống cho thiên hạ, thảo phạt năm tông ngụy đạo, hủy diệt mầm tai hoạ ở phương thế giới này!"

Chương 1094: Tông Chủ cần gì keo kiệt như vậy? (2)

Sắc mặt Tô Ly Kinh bình thản lắng nghe, không quan tâm dự định khó hiểu và lý do của Luân Hồi tháp này, chỉ nói: "Thánh tháp ôm chí cao xa, bản tọa vô cùng khâm phục."

"Chỉ có điều, tông ta gia đại nghiệp đại, rất nhiều đệ tử vẫn phải trải qua cuộc sống bớt ăn bớt mặc."

"Phàm tục còn có câu, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu."

"Không biết tham dự thảo phạt năm tông ngụy đạo, Thánh tháp dự định phát cho tông ta bao nhiêu linh thạch?"

Vu Thiếu khẽ giật mình, chợt nhíu mày: "Tô tông chủ, phương thế giới này đã suy thoái. Hôm nay thiên hạ sắp bị diệt tới nơi, chúng sinh không một ai may mắn thoát khỏi, đều hứng chịu tai kiếp."

"Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tông Chủ còn muốn vì lợi ích một người tổn hại đến đại cục, thật khiến người ta thất vọng."

Tô Ly Kinh cười nhạt một tiếng, cao giọng nói: "Vu lão, Thánh tông ta cũng không phải Vô Thủy sơn trang. Nếu không bỏ ra một viên linh thạch nào, chỉ dựa vào lời nói suông để trên dưới Thánh tông quyết đấu sống chết vì mục đích của Thánh tháp, đây là chuyện không thể nào."

"Huống chi từ trước đến nay Thánh đạo chúng ta lấy Vô Thủy sơn trang cầm đầu."

"Cũng không thể vô duyên vô cớ bị Thánh tháp sai phái chứ?"

"Dù bản tọa đồng ý, trưởng lão, chấp sự, đệ tử dưới tay bản tọa... Cũng không đồng ý."

"Đương nhiên, dù sao ngươi và ta cũng là đồng đạo."

"Cho nên chỉ cần bỏ ra đủ thành ý, cũng không phải bản tọa không thể hòa giải giúp."

Vu Thiếu trầm giọng nói: "Lần này Luân Hồi tháp bôn ba không vì danh lợi, không để ý sống chết, chỉ cầu tranh thủ chút hy vọng sống cho thương sinh trong thiên hạ."

"Tô tông chủ lại tính toán chi li như thế, khó tránh khỏi hơi được lợi còn khoe mẽ!"

Tô Ly Kinh bình tĩnh nói: "Thánh tháp làm việc đúng là không vì danh lợi, không để ý sống chết, bản tọa cũng rất khâm phục. Nhưng trên dưới Thánh tông còn đắm chìm trong mê chướng danh lợi, không thể nhìn thấu."

"Cho nên, không có lợi ích, Thánh tông cũng không làm gì hết."

"Không bằng Vu lão đi Vô Thủy sơn trang thử xem?"

"Đã có Phù Đồ Sứ đến Vô Thủy sơn trang rồi." Trong giọng nói Vu Thiếu xen lẫn chút tức giận, "Không phiền Tô tông chủ chỉ điểm."

"Tô tông chủ cũng là người ở phương thế giới này, việc lớn như thế cũng cùng một nhịp thở với ngươi, chẳng lẽ không thể cùng nỗ lực?"

"Môn quy Thánh tông ta là có bất kỳ sai lầm nào đều có thể lấy linh thạch đền bù. Từ trên xuống dưới luôn chỉ nhìn linh thạch để làm việc." Tô Ly Kinh chỉ lắc đầu, "Không có linh thạch, bản tọa cũng không có cách nào."

Thấy hắn ta không chịu nhượng bộ chút nào, Vu Thiếu cau chặt lông mày, không cam lòng nói: "Lúc đại điển Thánh Tử chính vị, Tô tông chủ khoan dung rộng lượng, ngay cả thê tử kết tóc cưới hỏi đàng hoàng xuất thân Phù Quang Tư Hồng thị cũng có thể tùy ý ban thưởng cho đệ tử, vì sao hiện tại..."

Oanh!!!

Còn chưa nói hết, Vu Thiếu đã bị một chưởng đánh ra Thiên Tuyên cung, trên đường đi đánh vỡ vô số đồ trang trí trong cung, cứ thế để lại một dấu vết trong mây, sau đó dừng lại giữa không trung.

Hắn ta tóc tai bù xù, hơi có vẻ chật vật, nhìn qua Tô Ly Kinh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mình, không khỏi nhíu chặt lông mày, đang nói chuyện tử tế vì sao Tô tông chủ đột nhiên ra tay với mình?

Lúc này, sắc mặt Tô Ly Kinh âm u lạnh lẽo, sát ý lạnh thấu xương, nghiêm nghị nhìn Vu Thiếu cách đó không xa.

Đừng nói lão thất phu này chỉ là một vị Luân Hồi tháp Phù Đồ Sứ, dù Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh đích thân đến đây, dám can đảm nói năng lỗ mãng với hắn ta như vậy, hắn ta cũng sẽ khiến đối phương trả giá đắt!

"Nể tình đồng đạo, hôm nay bản tọa không giết ngươi." Tô Ly Kinh nhìn chằm chằm Vu Thiếu một lát, cười lạnh, "Sau này bản tọa sẽ truyền lời cho Đại Phù Đồ lệnh, để Luân Hồi tháp đưa một ngàn vạn linh thạch thượng phẩm đến chuộc mạng cho ngươi."

"Nếu Luân Hồi tháp cho rằng ngươi không đáng, vậy ở lại Thánh tông là đồ luyện đan đúc khí cho đám tiểu bối đi!"

Vu Thiếu giật mình, chợt cười lạnh nói: "Cả thiên hạ đã sớm biết khí độ của Tô tông chủ vào ngày đó, bây giờ cần gì phải giả vờ tỉnh táo như vậy?"

Chẳng lẽ Tô Ly Kinh này tu luyện nhầm, hỏng đầu óc?

Ngày đó cao tầng chín phái tụ tập, sự lo lắng bảo vệ của hắn ta với Bùi Lăng rõ như ban ngày, đủ loại khoan dung độ lượng, coi tân huyết tông môn là lớn nhất đều khiến chín phái nhìn mà than thở.

Vừa qua mấy ngày, mình chỉ nói một câu đã bị đối xử như thế, đúng là vui giận thất thường, làm liều bạo ngược!

"Bản tọa đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không hiểu được trân quý." Tô Ly Kinh lạnh lùng nói, đưa tay một chỉ, một đạo cốt long màu đen đột nhiên sinh ra, gầm thét đánh về phía Vu Thiếu...

Rầm rầm rầm...

Trong mây lập tức vang lên tiếng động khổng lồ, đại chiến xảy ra!

Phường thị Mang Sơn.

Lúc xế trưa là thời điểm phường thị náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng có bóng người hiện ra ở cửa vào phường thị dưới phường.

Trong đám người rộn ràng, một tu sĩ áo bào đen chậm rãi bước vào phường thị.

Hắn giấu khuôn mặt ở trong mũ trùm rộng lớn, nhìn từ đối diện dưới mũ trùm còn có một cái mặt nạ Yêu Lang vẽ bằng sơn.

Đây là một món pháp bảo, có thể ngăn cách thần niệm nhìn trộm.

Chương 1095: Mang Sơn

Bóng dáng nhỏ gầy nhắm mắt theo đuôi hắn cũng ăn mặc giống vậy, dù cho áo bào đen đặc biệt rộng rãi cũng có thể từ hành động nhận ra đây là thiếu nữ tuổi tác không lớn.

Thiếu nữ đeo một cái mặt nạ Yêu hồ, cũng là một món pháp bảo che giấu khí tức.

Người đi ngang qua đều vô thức nhìn thoáng qua hai người này.

Khắp nơi trong phường thị có người mặc áo bào đen đội mũ trùm, nhưng pháp bảo mặt nạ có thể che giấu sự theo dõi của thần niệm lại không gặp nhiều.

Hai người đều thu lại khí tức gần như không có.

Chẳng mấy chốc đã theo rất nhiều tán tu xung quanh vào trong phường thị.

Toà phường thị này nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn, dựa vào Mang Sơn.

Mang Sơn có tiếng rộng lớn mười vạn dặm, sâu trong núi có yêu thú cường đại và động phủ tiên nhân, tạm thời không nói đến những truyền thuyết này, tóm lại sản vật cực kỳ màu mỡ.

Cũng bởi vậy, nhiều năm qua phường thị Mang Sơn đều có tu sĩ bốn phương tám hướng vì tài nguyên tu hành, không ngại xa vạn dặm đến đây, khiến nơi đây đặc biệt phồn hoa, náo nhiệt.

Hiện tại trong tầm mắt là nhiều loại biển hiệu rực rỡ muôn màu, gần như mỗi cửa hàng đều người người nhốn nháo, việc buôn bán thịnh vượng.

Thế nhưng, tuy có nhiều người, bầu không khí lại rất hoà thuận.

Thỉnh thoảng vì không thể thỏa thuận được việc mua bán có xảy ra tranh chấp, lập tức có tu sĩ áo bào xanh vạt áo thêu dấu hiệu dãy núi tiến lên, khách sáo mời bọn họ đến phòng nghị sự phường thị để giải quyết, tránh cho làm phiền đến những người khác.

Những tu sĩ áo bào xanh này đều là ngoại môn đệ tử Cửu Nghi sơn, trực luân phiên ở đây.

Trước khi bọn họ nhậm chức đều trải qua sự dạy bảo nghiêm khắc.

Mặc dù thái độ cũng không có chỗ thất lễ nhưng cũng không cho từ chối, từ đầu tới cuối duy trì sự ngay ngắn trật tự cho phường thị.

Ánh mắt nam tử áo bào đen yên tĩnh, sau khi hỏi đường liền đi thẳng đến dược hành lớn nhất trong phường thị. Thiếu nữ đi theo sau lưng hắn lại hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như rất tò mò với những thứ ở đây.

Nhất là lúc đi ngang qua một cửa hàng pháp y, thiếu nữ lưu luyến không rời liên tục quay đầu, thấy nam tử áo bào đen không hề để ý tới mình, mới hậm hực đuổi theo.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến trước cửa Thúy Vi dược hành.

Cửa hàng thuốc này chiếm diện tích rộng lớn, trên dưới trọn vẹn năm tầng lầu, mái cong đấu sừng, trang trí lịch sự tao nhã, nhìn qua có thể biết ngay đông gia không đơn giản.

Căn cứ vào tin tức đã tìm hiểu được, nó là sản nghiệp lệ thuộc trực tiếp vào Cửu Nghi sơn, từ trước đến nay nổi tiếng công bằng, lại chưa hề xảy ra việc vì tiền nổi máu tham, giết người cướp của.

Vì vậy, danh tiếng cực tốt.

Nam tử áo bào đen không do dự dẫn theo thiếu nữ đi thẳng vào.

Vào bên trong đã thấy trong đại sảnh rộng rãi, một loạt người phục vụ tu vi Luyện Khí đứng phía đối diện.

Thấy có khách tiến đến, chưởng quỹ ngồi sau quầy cách đó không xa đang muốn phân phó người đi lên chào hỏi, đột nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, hắn ta không nhìn thấu tu vi người đến!

Nhận ra điều này, chưởng quỹ hơi do dự, lập tức ám chỉ người phục vụ đã bước đến dừng lại, tự mình rời khỏi quầy hàng, cười nói: "Hai vị, xin hỏi có phân phó gì?"

Nghe vậy, nam tử áo bào đen đi ở phía trước giọng điệu bình thản nói: "Bán ra một chút đan dược, cũng thu một chút vật liệu."

Lúc nói chuyện, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, một cái ngọc giản đưa tới trước mặt chưởng quỹ.

Trong bình ngọc chứa đan dược mà hắn muốn bán ra, trong ngọc giản ghi lại dược liệu mà hắn muốn thu mua.

Chưởng quỹ tiếp nhận đồ vật nhưng không lập tức xem xét, mà mời bọn họ đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, phân phó người dâng nước trà lên, lúc này mới xem nội dung trong ngọc giản.

Hắn ta nhìn một chút, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

Cửa hàng thuốc có phần lớn dược liệu mà người tới muốn thu mua, nhưng trong đó lại có mấy vị thiên tài địa bảo đặc biệt trân quý, e rằng tiệm thuốc bình thường ngay cả nghe cũng chưa nghe nói!

Nghĩ đến đây, chưởng quỹ lại mở bình ngọc ra, đan dược trong bình óng ánh mượt mà nhưng không thấy bất kỳ đan hương gì truyền ra, hắn ta không khỏi khẽ giật mình, đổ đan dược ra quan sát tỉ mỉ một phen, vẻ mặt lập tức hơi thay đổi, nhanh chóng thu hồi đan dược, sau đó lập tức nói: "Không biết viên đan dược kia của các hạ có lai lịch..."

Còn chưa nói xong, chưởng quỹ nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lời, "Ý của ta là, nếu các hạ còn có loại đan dược này, có bao nhiêu, tiểu điếm lấy bấy nhiêu!"

"Về phần dược liệu mà các hạ muốn thu, tạm thời tiểu điếm không có mấy vị trong đó, nhưng có thể sắp xếp chuyển hàng đến, trong vòng ba ngày có thể cho các hạ một tin tức chính xác."

Nam tử áo bào đen nhẹ gật đầu, thu hồi bình ngọc, nói: "Đã vậy, ba ngày sau ta lại đến."

Nói xong lập tức đứng dậy, dẫn theo thiếu nữ áo bào đen rời đi.

Thấy thế, chưởng quỹ vội vàng hỏi: "Các hạ có thể cho biết tôn hiệu không?"

"Vương Cao."

...

Vừa rời khỏi Thúy Vi dược hành, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Trở về."

Nói xong, hắn nhanh chân đi ra ngoài phường thị.

Ngọc Tuyết Chiếu nhẹ nhàng giậm chân, lưu luyến nhìn đủ loại cửa hàng sống phóng túng xung quanh, lập tức đuổi theo.

Chương 1096: Nổi trận lôi đình! (1)

Nhanh chân xuyên qua đám người, trong lòng Bùi Lăng suy nghĩ.

Sau khi chính vị Thánh Tử, lại được đạo uẩn chín phái trợ giúp, bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ đã không xa.

Chỉ có điều, đến hậu kỳ Nguyên Anh sẽ phải đối mặt với ngoại kiếp.

Đến lúc đó không có thế lực tông môn ủng hộ, chỉ dựa vào bản thân, lúc phải đối mặt với ngoại kiếp còn thu thập đồ cần thiết để Hóa Thần, sẽ vô cùng khó khăn.

Bởi vậy, từ giờ trở đi, hắn sẽ chuẩn bị cho Hóa Thần.

Đương nhiên, trên đại điển đạo lữ hôm đó, trong hạ lễ mà hắn nhận được có rất nhiều tài nguyên tu hành. Nhưng trên cơ bản đều là loại sản nghiệp khoáng mạch, dược trang, thành trì, động phủ không thể di chuyển.

Ngoại trừ cái đó ra, tài nguyên tu luyện Nguyên Anh kỳ cũng không phải số ít.

Ngược lại vật liên quan đến Hóa Thần lại thiếu khá nhiều.

Trong những ngày qua, hắn đã đi qua mấy phường thị.

Hiện tại Thúy Vi dược hành này là những chưởng quỹ tiệm thuốc trong phường thị này cùng đề nghị.

Sự thật chứng minh, phẩm chất của người chính đạo vẫn rất đáng tin.

Thúy Vi dược hành là cửa hàng đầu tiên hứa hẹn có thể chuyển tài liệu Hóa Thần đến.

Nghĩ vậy, một người một Hồ đã rời khỏi phường thị.

Bùi Lăng lập tức lấy ra một chiếc pháp chu, sau khi thôi động đã chở hai người phá không mà đi.

Sau khi pháp chu phi hành một thời gian ngắn, dần đi sâu vào Mang Sơn.

Cỏ cây xung quanh dần tươi tốt, đủ loại phi cầm tẩu thú liên tục gào thét, phi thuyền không ngừng lại chút nào, vút qua từ trên không, chẳng mấy chốc đã tiến vào một sơn lâm hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ.

Trong giây lát phi thuyền bắt đầu hạ xuống, vạch ra một khoảng gốc cây lớn che trời, cuối cùng dừng lại bên cạnh thác nước rủ xuống từ trên vách đá.

Một người một Hồ rời khỏi pháp chu, Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết thu hồi pháp bảo tạm thời luyện chế ra để thay đi bộ, tâm niệm vừa động, ánh sáng xung quanh biến ảo, trong khoảnh khắc bóng dáng của bọn họ biến mất.

Cách đó không xa chậm rãi hiện ra hai gian nhà tranh dựng qua loa.

Đây là chỗ đặt chân tạm thời mà Bùi Lăng cố ý chọn lựa, nơi này vắng vẻ, không có người làm phiền, xung quanh không có dược liệu trân quý, cũng không có yêu thú hiếm có.

Lúc một khóa uỷ thác không cần phải lo lắng hệ thống đưa tặng mù quáng... Bởi vì gần đây căn bản không thứ gì để tặng.

Ở chỗ gần nhà tranh có bố trí Tụ Linh trận liên tục vận chuyển, chẳng mấy chốc quanh nhà tranh tràn đầy linh khí nồng nặc.

Căn nhà tranh này cao hơn nhà tranh bình thường một chút, trên bốn vách tường ngoại trừ Tụ Linh trận còn khắc một vài phù văn cảnh giới, phòng hộ.

Thế nhưng, trong phòng lại trống rỗng, không có gì ngoài trừ một vài cái móc trên tường, chính giữa cũng chỉ bày biện một cái pháp bảo bồ đoàn có trợ giúp cho tu luyện.

Ngoài ra không nhiễm trần thế, không có vật gì, thật sự là căn nhà chỉ có bốn bức tường.

Lúc này, hắn tháo mặt nạ xuống treo ở trên tường đất, nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu đi theo sau lưng: "Ta muốn tu luyện ở chỗ này ba ngày, sau đó đến phường thị Mang Sơn."

Lúc đang nói chuyện, Bùi Lăng lấy ra một cái trữ vật túi ném tới, "Ngươi cầm đan dược trong túi trữ vật này đi tu luyện thật tốt."

Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy đôi mắt sáng lên, chẳng mấy chốc đã tiếp nhận trữ vật túi mở ra xem, thấy bên trong tràn đầy đan dược cực phẩm, trong lòng lập tức mừng rỡ.

Cẩu chủ nhân cũng không tệ lắm, cho tài nguyên tu hành cực kỳ hào phóng, đáng tiếc không chịu quỳ xuống cho nàng... Ừ, hơn cũng không cho phép nàng gọi "Cẩu chủ nhân" ...

Thế nhưng, nàng gọi ở trong lòng, Cẩu chủ nhân căn bản không biết!

Hì hì ha ha... Cẩu chủ nhân Cẩu chủ nhân Cẩu chủ nhân Cẩu chủ nhân Cẩu chủ nhân!!!

"Đồ vật không tệ, vậy ta nhận lấy." Dưới váy sam của Ngọc Tuyết Chiếu duỗi ra một đoạn đuôi cáo, tâm trạng vui vẻ lắc lư, nói, "Cẩu... Chủ nhân yên tâm tu luyện, ta nhất định hộ pháp cho ngươi thật tốt!"

Nghe vậy, Bùi Lăng chỉ vung tay áo để nàng ra ngoài.

Hắn căn bản không trông cậy vào Ngọc Tuyết Chiếu có thể hộ pháp cái gì, dù sao lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không đến bốn khu vực nguy hiểm, không trêu chọc chín môn phái lớn, ở khu dã ngoại bình thường có sự tồn tại làm hắn bị thương, đã ít lại càng thêm ít.

Đuổi Ngọc Tuyết Chiếu đi, Bùi Lăng cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác 【 Huyết Đao chân giải 】 ."

"Leng keng!" Hệ thống nhanh chóng online, "Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện 【 Huyết Đao chân giải 】 cần Huyết Tụy Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Huyết Tụy Đan, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, bắt đầu vận chuyển pháp lực, tu luyện công pháp.

【 Huyết Đao chân giải 】 này là công pháp của Thánh Tử trong truyền thừa Nguyên Anh kỳ, phẩm chất cực cao, chính là công pháp Tiên giai.

Chương 1097: Nổi trận lôi đình! (2)

So với 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】 mà hệ thống trộm ghi chép từ trong tay Tông Chủ, đều cùng một cấp độ.

Ngày đó hắn tiếp nhận truyền thừa Thánh Tử, tổ sư thụ pháp, mặc dù ký ức truyền thừa Nguyên Anh trở lên đều bị phong ấn.

Nhưng sau khi Bùi Lăng xem xét hệ thống mới phát hiện, tất cả truyền thừa đã sớm bị hệ thống thu nhận sử dụng trong đó.

Đương nhiên, những ký ức truyền thừa kia thiếu thốn, hắn không đủ tu vi, dù hệ thống đã thu nhận sử dụng, hắn cũng không tu luyện được.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn đạt được truyền thừa Thánh Tử rất hoàn chỉnh, đủ loại cấm kỵ lúc tu luyện công pháp, cùng hoàn cảnh cần thiết, đan dược loại vật phụ trợ đều ghi lại rõ ràng.

Ngay cả điều kiện lúc không đủ, có thể dùng vật liệu nào để thay thế cũng có miêu tả.

Hệ thống vừa kiểm tra ra Huyết Tụy Đan, là đan phương Huyết Tụy Đan mà hắn nhận được trong truyền thừa Thánh Tử, dùng hệ thống uỷ thác luyện chế mà thành.

Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, tốc độ luyện đan hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh, đừng nói đến Huyết Tụy Đan này, dù là Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm và Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm trước đó cần một ngày một đêm mới có thể hoàn thành luyện chế, hiện tại cũng chỉ cần khoảng nửa canh giờ.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn dùng dược liệu dư thừa trên người, luyện chế ra rất nhiều Huyết Tụy Đan.

Hơn nữa những ngày qua, ngoại trừ thu mua Hóa Thần tài liệu, còn tiện thể thu mua rất nhiều dược liệu trong đan dược.

Hiện tại nhân lúc hệ thống uỷ thác tu luyện, Bùi Lăng suy nghĩ: "Sau khi Ngưng Anh, ba môn thần thông 【 Nguyền Rủa 】 , 【 Oán Yểm 】 , 【 Hoặc Hồn 】 trong Chú Quỷ đạo cơ, đều đã đủ."

"Hiện tại ta sử dụng 【 Vĩnh Chú thần thông 】 , ngoại trừ có thể khiến đối thủ suy yếu, nếu đối thủ yếu hơn ta quá nhiều, rất có thể trực tiếp chú sát ngay tại chỗ..."

" 【 Oán Yểm thần thông 】 để ta có thể hấp thụ hận ý, oán giận, ác niệm của đối thủ hóa thành lực lượng bản thân..."

"Thế nhưng, cũng có lẽ vì ta không phải Chú Quỷ, cho nên lực lượng này chỉ có tác dụng lúc duy trì thần thông, chỉ cần ta vừa kết thúc 【 Oán Yểm thần thông 】 , lực lượng hút tới sẽ nhanh chóng tiêu tán."

"Ta phối hợp môn thần thông này với 【 Trường Hận Chú 】 có hiệu quả tốt nhất."

" 【 Hoặc Hồn thần thông 】 mới có được lại trái ngược với 【 Oán Yểm 】 , để ta có thể dùng sự thù hận của mình, đồng hóa ác niệm của người khác, từ đó khống chế ý niệm của đối thủ!"

"Đối với đối thủ có tâm chí đặc biệt kiên định mà nói, chưa hẳn thần thông này có thể tạo được hiệu quả như vậy... Nhưng nếu sử dụng trong thực chiến, quấy nhiễu tâm thần đối thủ lại rất không tệ."

"Còn có 【 Tam Quỷ Tiêu Diêu Độn 】 , trong truyền thừa Thánh Tử cũng có, hiện tại ta đã nắm giữ Huyết Quỷ độn pháp và U Quỷ độn pháp, chỉ cần lại nắm giữ một môn quỷ độn chi pháp, có thể ba quỷ hợp luyện tạo thành 【 Tam Quỷ Tiêu Diêu Độn 】 ."

"Chờ sau lần giao dịch này có đủ vật liệu, trước tiên học được 【 Tam Quỷ Tiêu Diêu Độn 】 , sau đó tìm chỗ thật xa để bế quan, trực tiếp dùng hệ thống uỷ thác mười năm..."

"Đến lúc đó tu vi vượt qua Tông Chủ, sẽ về Trọng Minh tông với sư tỷ, mỗi ngày tu luyện 【 Lục Dục Bí Điển 】 ..."

...

Trọng Minh tông.

Sắc mặt Tô Ly Kinh tái xanh trở lại Thiên Tuyên cung, vừa vào cửa đã phất ống tay áo một cái, đập hai tên lô đỉnh tư thế quỳ không đủ mềm mại đáng yêu thành huyết vũ, lần lượt bắn tung tóe!

"Chủ nhân!" Lô đỉnh khác thấy thế sắc mặt trắng bệch, vội vàng nằm rạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh.

Ầm!

Tô Ly Kinh ra tay lần nữa, một chưởng vỗ nát một cái pháp bảo trang trí, Luân Hồi tháp Phù Đồ Sứ bị hắn ta đánh chạy, nhưng từ trong miệng đối phương, hắn ta đã biết toàn bộ chân tướng!

Bùi Lăng!

Cái tên tiểu súc sinh này lại thải bổ chính thê của hắn ta trong lúc hắn ta bế quan!

Hơn nữa, còn ngay trước mặt chân truyền đệ tử tám phái!

Chẳng trách lúc đại điển Thánh Tử chính vị, ánh mắt tu sĩ tám phái nhìn hắn ta đầy vẻ kỳ quái!

Chẳng trách Tư Hồng Khuynh Yến luôn xử sự có chừng mực, lúc ấy lại bộc lộ sát cơ muốn đẩy Bùi Lăng vào chỗ chết, đồng thời ở trong đại điển đạo lữ của Thánh Tử Thánh Nữ, lại không chịu tặng lễ, không để ý tới mời rượu, thậm chí cuối cùng còn nghênh ngang rời đi!

Lẽ nào lại như vậy!

Lẽ nào lại như vậy!!!

Hắn ta là Tông Chủ Trọng Minh tông, phu nhân bị đệ tử ngủ trước mặt mọi người thì thôi, hơn nữa hắn ta còn đích thân chủ trì đại điển Thánh Tử chính vị! Chủ trì đại điển đạo lữ cho tên đệ tử này!

Hiện tại, chỉ sợ khắp thiên hạ đều biết Bùi Lăng ngủ chính thê của Tô Ly Kinh, còn tặng lễ ngược lại cho đối phương!

Vừa nghĩ tới đủ loại biểu hiện của mình trên đại điển, nhất là liên tục khen ngợi Bùi Lăng trước mặt mọi người, dù Tô Ly Kinh tu hành nhiều năm, tự thấy tâm chí kiên định cũng không nhịn được da mặt run rẩy, trên mặt lúc xanh lúc tím.

Hắn ta tức sùi bọt mép, vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía đám lô đỉnh.

Chương 1098: Nên sớm giết Bùi Lăng!

Sắc mặt đám lô đỉnh xám ngoét, từ khi bọn họ hầu hạ Tô Ly Kinh đến nay, chưa từng thấy hắn ta tức giận như vậy...

Còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy đôi mắt sắc bén của Tô Ly Kinh âm trầm đảo qua bọn họ, tâm niệm vừa động, rất nhiều mỹ nhân dị tộc hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt!

Tiện tay giết một ít dị tộc cho hả giận, Tô Ly Kinh nhanh chóng tỉnh táo lại.

Là lão già Lệ thị kia!

Chỉ một Bùi Lăng sẽ không có lá gan lớn như vậy!

Càng không có bản lĩnh có thể chạm vào Tư Hồng Khuynh Yến!

Dù sao thực lực của Tư Hồng Khuynh Yến hoàn toàn có thể so với hắn ta.

Lần này hắn ta bế quan và xuất quan, cùng đại điển đạo lữ của Bùi Lăng sau đó đều là yêu cầu của lão già Lệ thị kia!

Lòng dạ Lệ thị thật độc ác!

Thật ác độc!

Thật can đảm!

Thủ đoạn cao cường!

Dựa theo quy củ Thánh tông, ba trăm năm một nhiệm kỳ Tông Chủ, thời gian đến kỳ hạn của hắn ta đã không đủ trăm năm.

Nhưng hiển nhiên Lệ thị đã đợi không kịp!

Thậm chí không để ý tới thể diện của toàn bộ Trọng Minh tông, mượn cơ hội chín môn phái lớn tề tựu, làm hắn ta mất hết thể diện, tiện khiến hắn ta sớm thoái vị.

Tô Ly Kinh càng nghĩ càng thấy giận không kìm được, nhưng năm đó hắn ta cũng từng bước một giết từ ngoại môn tới vị trí Tông Chủ, tất nhiên có thể chịu nhịn thứ mà người thường không thể nhịn, chẳng mấy chốc đã kiềm chế cảm xúc.

Lần này Cửu A Lệ thị dám can đảm tính toán hắn ta như thế, nhất định phải trả giá nặng nề!

Thế là, hắn ta lấy lại bình tĩnh, truyền âm gọi tâm phúc đến, mặt không thay đổi hỏi thăm: "Bùi Lăng ở đâu?"

Tâm phúc cung kính nói: "Hồi Tông Chủ, vài ngày trước đó Thánh Tử đã rời tông môn, hình như đi chấp hành một nhiệm vụ cơ mật, hiện tại không biết hành tung."

"Mệnh Hồn đăng của hắn đâu?" Tô Ly Kinh hỏi.

Tâm phúc nói: "Vào ngày Thánh Tử chính vị, Mệnh Hồn đăng đã bị Lệ thị lấy đi, nói là bị lão tổ đưa vào nơi bế quan."

Trong mắt Tô Ly Kinh lưu chuyển sát ý, nói: "Đi mời gia chủ Tô thị, tộc lão và phu nhân tới."

Nhìn tâm phúc nhận lệnh rời đi, trong mắt hắn ta lấp lóe tia sáng lạnh, thực lực của lão già Lệ thị kia cực kỳ mạnh!

Hơn nữa, Cửu A Lệ thị là một trong tam đại thế gia Thánh tông, căn cơ dày nặng, mặc dù hắn ta là Tông Chủ nhưng cũng rất khó rung chuyển căn cơ.

Lại nói các tổ sư Thánh tông tuyệt đối không đồng ý sự hao tổn ở loại trình độ này.

Bởi vậy, muốn báo thù rửa hận, hắn ta cần hai tộc Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị đồng loạt ra tay với hắn ta.

Trước đây không lâu, nhi tử ruột Tô Chấn Hòa của gia chủ Tô thị Tô Thiên Nhai vừa bị Lệ thị giết chết, sau đó còn đến đây năn nỉ hắn ta tiếp tục ra tay, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đối phó Lệ thị! Tư Hồng thị... Tư Hồng Khuynh Yến đường đường là Thánh Nữ đời trước, Tông Chủ phu nhân, ngày thường là người chưởng quản sự vụ Trọng Minh tông, lại bị Bùi Lăng làm nhục trước mặt mọi người. Trên danh nghĩa còn là chính thê của hắn ta, nhất định hận thấu xương Lệ thị và Bùi Lăng, từ hai lần đại điển đã nhìn ra được.

Sau một lát, Tô Thiên Nhai dẫn theo một đám tộc lão Tô thị tới trước, sau khi đi vào bên trong cùng khom mình hành lễ trên bảo tọa: "Tông Chủ."

Tô Ly Kinh gật đầu một cái: "Ngồi đi."

Sau khi đám người Tô Thiên Nhai ngồi xuống, vốn muốn hỏi thăm mục đích triệu kiến, nhưng thấy sắc mặt Tô Ly Kinh khó coi, suy nghĩ đảo quanh liền ngừng nói, kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, Tư Hồng Khuynh Yến quần áo xinh đẹp mặc một bộ váy sam màu đỏ sậm, châu vây thúy quấn, nhẹ nhàng tiến vào Thiên Tuyên cung.

Cũng không hành lễ với Tô Ly Kinh, mà trực tiếp ngồi xuống đối diện Tô Thiên Nhai, nói: "Chuyện gì?"

Lúc này sắc mặt Tô Ly Kinh này đã khôi phục sự bình tĩnh, không nhìn ra chút vui giận nào, chậm rãi mở miệng nói: "Bản tọa muốn đối phó Lệ thị và diệt sát Bùi Lăng."

Tô Thiên Nhai nghe vậy khẽ giật mình, chợt trong lòng vui mừng, nhi tử Tô Chấn Hòa cốt nhục ruột thịt của hắn ta đã bồi dưỡng nhiều năm gửi gắm kỳ vọng, thất bại trong trận tranh đoạt vị trí Thánh Tử với Bùi Lăng, trên đường đến Vạn Hủy hải né tránh lại bị Lệ thị giết chết.

Hắn ta cũng muốn đối phó Lệ thị, đồng thời diệt trừ Bùi Lăng!

Chỉ có điều, việc lớn trong Thánh tông đều do Tông Chủ chấp chưởng, trước đó Tông Chủ không muốn đối địch với Lệ thị, vì vậy hắn ta hận Lệ thị và Bùi Lăng thế nào, trừ khi Tô thị có Kỳ Lân Nhi xuất sắc hơn Bùi Lăng từ trên trời rơi xuống, nếu không cũng không thể làm gì đối phương.

Nhưng hiện tại không biết vì sao Tông Chủ thay đổi suy nghĩ, dự định tự mình ra tay, tình huống sẽ khác đi!

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Nhai đang muốn đồng ý, lại nghe Tư Hồng Khuynh Yến ngồi đối diện lập tức nổi giận nói: "Nên sớm giết Bùi Lăng!"

"Bản cung muốn đích thân ra tay!"

"Lần trước tiểu tử kia lại cưỡng ép đặt bản cung trên bảo tọa thải bổ như lô đỉnh ngay trước mặt chân truyền tiểu bối tám phái, mặc cho bản cung đau khổ cầu xin cũng thờ ơ, thật sự khinh người quá đáng!"

"Bản cung tuyệt đối không tha cho hắn!"

Chương 1099: Vật liệu Hóa Thần (1)

Sắc mặt Tô Thiên Nhai lập tức ngơ ngác, Tư Hồng Khuynh Yến là Tông Chủ phu nhân, thê tử kết tóc của Tô Ly Kinh, đối phương lại bị Bùi Lăng thải bổ?

Hơn nữa, còn ngay trước mặt chân truyền tiểu bối tám phái??

Không chỉ hắn ta, tộc lão Tô thị nghe vậy cũng nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt khó có thể tin.

Ngay lúc đám người Tô Thiên Nhai vô cùng hoảng sợ, sắc mặt Tô Ly Kinh cũng lập tức âm trầm, hắn ta hơi khó hiểu nhìn Tư Hồng Khuynh Yến, mình cố ý không nói việc này chỉ nói muốn đối phó Lệ thị và Bùi Lăng, cũng vì nhìn mặt mũi của hai phu thê.

Vì sao Tư Hồng Khuynh Yến còn nói chuyện xấu này ra?

Như thế không chỉ đối phương mất hết thể diện, chiến tích Thánh Nữ đời trước xuất thân đích nữ Tư Hồng thị, uy nghiêm và kiêu ngạo của đương kim Tông Chủ phu nhân không còn sót lại chút gì, càng làm hắn ta mất hết thể diện trước mặt đám người Tô thị!

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh hít sâu một hơi, cưỡng ép giảng hòa nói: "Những ngày qua ngươi quá nóng lòng tu luyện, phản phệ nghiêm trọng, đến mức nói năng lung tung..."

Ai biết Tư Hồng Khuynh Yến lại ngắt lời hắn ta, nói: "Nói năng lung tung cái gì, tiểu bối tám phái nhìn rõ ràng như ban ngày, từ trước đến nay bản cung dám làm dám chịu, từ lúc nào có nửa câu nói dối?"

"Nói đến, lúc ấy bản cung cũng nhất thời không quan sát, lần đầu tiên trên tay Bùi Lăng kia lại có Thiên Thương Lệ, bản cung bị kịch độc Thiên Thương Lệ khống chế, để hắn thành công..."

Nghe đến đó, Tô Ly Kinh nhướn mày, Tư Hồng Khuynh Yến điên rồi sao?

Sao còn muốn nói tiếp việc này?

Nhiều tộc nhân Tô thị ở đây như vậy, là ngại còn chưa đủ mất mặt xấu hổ sao?

Chỉ có điều, hắn ta lại khẽ giật mình, lần đầu tiên???

Không đợi Tô Ly Kinh tỉnh táo lại, chỉ nghe Tư Hồng Khuynh Yến nói tiếp: "Lần đó, bản cung bị Bùi Lăng kia cưỡng ép trên bảo tọa trong chính sảnh của mình, còn ngay trước mặt tiểu bối tám phái, chỉ cách một lớp bình phong giao tiêu, động tác gì cũng nhìn rõ ràng, liên tục năn nỉ mà hắn cũng hờ hững, tuỳ tiện đùa bỡn, thật sự lẽ nào lại như vậy!"

"Cái này thì cũng thôi."

"Đáng hận nhất là lần thứ hai!"

"Bùi Lăng vừa kết thành đạo lữ với Lệ Thánh Nữ, đêm đó lại đặt bản cung trên chủ tọa trong động phủ của hắn..."

"Lúc ấy bản cung cực lực giãy giụa, nhưng cũng không biết Bùi Lăng kia dùng thủ đoạn gì làm tay chân bản cung bủn rủn, toàn thân mất sức, không thể không mặc hắn bố trí..."

"Bùi Lăng này thật sự coi trời bằng vung, tội đáng chết vạn lần!"

"Bản cung nhất định phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, tra tấn hắn ba ngàn năm, lại lấy tính mạng hắn!"

"Cũng may, lần thứ hai không bị người tám phái nhìn thấy."

Nghe vậy, Tô Thiên Nhai và một đám tộc lão Tô thị đều trợn mắt hốc mồm.

Phu nhân bị Bùi Lăng thải bổ hai lần??

Lần đầu tiên là ngay trước mặt chân truyền đệ tử tám phái, lần thứ hai là đêm tân hôn của Bùi Lăng??

Cái này... Cái này quá rung động! Quá phá vỡ nhận biết!

Lấy thực lực của Bùi Lăng, sao có thể kiềm chế được Tông Chủ phu nhân?

Hơn nữa còn liên tục hai lần!

Nhưng bây giờ nhìn trên mặt Tông Chủ phu nhân đầy vẻ tức giận thần trí lại tỉnh táo, không giống nói năng lung tung...

Không!

Không thể nhớ lại nữa!

Liên quan đến chuyện xấu của Tông Chủ Thánh tông, biết càng ít càng tốt!

Trong chốc lát trong lòng đám người Tô Thiên Nhai vô cùng hối hận, hối hận hôm nay đến đây, hối hận ngồi ở chỗ này, hối hận lỗ tai không điếc... Lúc này bọn họ đều như ngồi bàn chông, lén lút trao đổi lấy ánh mắt, muốn kiếm cớ rời đi.

Nhưng Tông Chủ phu nhân lại nói không ngừng, bọn họ không tìm thấy chút cơ hội cáo lui nào.

Trong điện lập tức yên tĩnh như chết, đám người Tô Thiên Nhai cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nhìn tới sắc mặt Tông Chủ.

"Bùi Lăng kia lòng lang dạ thú, không bằng cầm thú!" Tư Hồng Khuynh Yến còn đang tiếp tục lảm nhảm, "Bản cung tuyệt đối không buông tha cho tên tiểu bối càn rỡ này... Nhất định phải rút gân lột da hắn, thiên đao vạn quả... Hắn cũng dám ép buộc bản cung đưa lưng về phía hắn..."

"Đủ rồi!!!" Tô Ly Kinh hừ lạnh quát.

Tư Hồng Khuynh Yến không vui ngừng lại, hàng lông mày kẻ đen cau lại nhìn hắn ta, mình còn có rất nhiều chỗ tức giận còn chưa nói hết, lúc này đối phương đột nhiên cắt ngang thật sự không cân nhắc đến cảm nhận của nàng!

Tô Ly Kinh nhắm mắt lại, nói: "Hôm nay ngươi không thoải mái, bản tọa không nên gọi ngươi tới, tạm thời trở về trước đi."

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, đứng lên, ống tay áo phất một cái hóa thành trường phong biến mất trong điện.

Sau khi nàng đi, toàn bộ trong điện lập tức yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, không khí vô cùng ngột ngạt như sự yên tĩnh quỷ dị trước khi mưa bão tới.

Sắc mặt đám người Tô Thiên Nhai tái nhợt, cúi đầu cụp mắt nơm nớp lo sợ.

Tông Chủ gọi bọn họ chạy tới, vốn tưởng bàn bạc việc đối phó Cửu A Lệ thị và Bùi Lăng, nhưng bây giờ Cửu A Lệ thị cũng tốt, Bùi Lăng cũng được, không ai dám chủ động nhắc đến một chữ.

Vẻ mặt Tô Ly Kinh âm trầm không nói một lời, khí huyết lại không ngừng cuồn cuộn trong lồng ngực, đột nhiên hắn ta không nhịn được, "Oa" một tiếng phun ra một ngụm tụ huyết!

Chương 1100: Vật liệu Hóa Thần (2)

Đám người Tô Thiên Nhai ngẩn người, chợt quá sợ hãi: "Tông, Tông Chủ...

"Tông Chủ, ngươi không sao chứ..."

"Tông Chủ, chỗ ta có đan dược chữa thương..."

Trọng Minh tông.

Sơn cốc.

Mặt nước trơn nhẵn như gương hơi dập dờn, chẳng mấy chốc hiện ra một tòa đại sảnh tráng lệ.

Phía trong đại sảnh có một cái bảo tọa cực kỳ rộng lớn.

Bóng dáng Tư Hồng Khuynh Yến dần xuất hiện rõ ràng trên bảo tọa theo sóng nước dập dờn.

Váy sam màu đỏ sậm càng lộ rõ vẻ băng cơ tuyết xương, lúc này trên khuôn mặt diễm lệ đang hiện ra một vòng ửng đỏ nhàn nhạt, như son phấn lướt nhẹ qua, như hoa đào mới nở, trong sự xinh đẹp mang theo vẻ quyến rũ tận xương.

Nàng phủ một tay lên bộ ngực mình, một tay chạm vào môi đỏ trơn bóng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng than nhẹ quyến rũ xinh đẹp, hai con ngươi đã mê ly.

Vừa rồi thật quá kích thích!

Sau một lát, nàng mới như trút được gánh nặng lấy lại tinh thần, trên mặt lại là về lạnh lẽo.

"Trước tiên bế quan tu luyện một lúc, tu luyện lại tu vi bị Bùi Lăng thải bổ lần trước."

"Sau đó... Lại đi giết Bùi Lăng!"

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến phất ống tay áo một cái, toàn bộ mặt hồ, bóng dáng đại sảnh chầm chậm biến mất, có nghĩa chủ nhân đã bắt đầu bế quan, không gặp người ngoài.

Ba ngày sau.

Trên vách đá bên cạnh thác nước nhỏ ù ù, Bùi Lăng kết thúc tu luyện, đẩy cửa nhà tranh ra nhìn về phía căn phòng hơi nhỏ hơn ở bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, Ngọc Tuyết Chiếu cũng đi ra từ đó, khuôn mặt nàng tỏa sáng, rõ ràng khí tức cường thịnh hơn một đoạn.

Hiển nhiên trong ba ngày qua, cái gọi là hộ pháp cho chủ nhân của con Yêu hồ này, hoàn toàn là tùy tiện nói một chút, lại nắm bắt thời gian tăng tu vi của mình.

Bùi Lăng nhìn nàng một cái khẽ gật đầu, chợt lấy ra pháp chu, chở hai người đến phường thị Mang Sơn.

Không lâu sau, bọn họ đi vào Thúy Vi được hành.

Chưởng quỹ đã sớm mong mỏi và trông chờ ở bên trong, thấy một người một Hồ đi vào, vội vàng đây nhiệt tình chào đón: "Mời hai vị!"

Lần này, không phải nói chuyện ở đại sảnh mà dẫn bọn họ đi đến gian phòng chuyên dùng để tiếp đón khách quý ở hậu viện.

Mời hai người ngồi xuống, sai người mang linh trà để tiếp đón, sau đó chưởng quỹ nghiêm mặt nói: "Hai vị, hôm nay đông gia tệ hành đến đây kiểm toán, nghe nói về vụ làm ăn của hai vị, đông gia dự định tự đến nói chuyện với hai vị. Kính xin hai vị ngồi đây chờ chút."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu: "Được."

Chưởng quỹ xin lỗi rời đi, trong giây lát một nam tử cẩm bào phong thần tuấn lãng, dáng người cao lớn chậm rãi đi vào.

Phát hiện động tĩnh, Bùi Lăng tập trung quan sát, tu vi của người này chắc là Nguyên Anh hậu kỳ, khí tức không yếu hơn Lệ Vô Định Cửu A Lệ thị... Đây là một vị trưởng lão Cửu Nghi sơn.

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một luồng thần niệm bao phủ xuống, lập tức tâm niệm vừa động, vận chuyển [Thiền Tức thuật] ngụy trang khí tức của mình đến Kết Đan kỳ.

Chẳng mấy chốc, người tới thu liễm thần niệm, nhìn qua Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu khẽ gật đầu.

Hai vị Kết Đan, một người một yêu, chỉ không biết Vương Cao này có phải người đã đoạt giải nhất trong đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều lần trước hay không?

Hơi suy nghĩ một chút, tu sĩ Cửu Nghi sơn nói: "Lão phu Tôn Mục Kiến, là trưởng lão Tức Tâm phong Cửu Nghi sơn."

"Cửa hàng thuốc này là tài sản riêng của lão phu."

"Nghe nói tiểu hữu muốn lấy đan dược trao đổi vật liệu, không biết có thể để lão phu nhìn chất lượng đan dược một chút không?"

"Được." Bùi Lăng lập tức đồng ý, sau đó lấy bình ngọc ra đưa tới.

Tôn Mục Kiến mở bình ngọc ra, đổ ra một viên đan dược oánh nhuận rực rỡ.

Toàn thân viên đan dược kia hiện ra giáng màu đỏ, mặt ngoài có mấy đường vân như thật như ảo, như xiềng xích quấn quanh trên đó, khóa chặt tất cả dược tính, không tiết ra ngoài chút nào. Nó oánh nhuận rực rỡ, không có bất kỳ mùi hương gì nhưng lấy cảm giác của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại có thể rõ ràng phát hiện bên trong ẩn chứa sinh cơ cường đại hùng hậu.

Như một loại sinh mệnh trong veo lại tinh khiết nào đó đang ngủ say, dường như có thể rung động thức tỉnh bất cứ lúc nào.

Khước Tử Nghịch Mệnh Đan!

Vẻ mặt Tôn Mục Kiến nghiêm nghị, thi triển thủ đoạn kiểm tra một lượt, xác định đây thật sự là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đặc biệt của Lưu Lam hoàng triều!

Hơn nữa, còn là một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm!

Hắn ta suy nghĩ một chút, nhưng không lập tức nhận lấy nó mà đặt đan dược về trong bình, đặt ở trên mặt bàn.

Tiếp theo nhìn về phía Bùi Lăng, nghiêm mặt nói: "Lần này tiểu hữu muốn thu mua vật liệu, tệ hành có thể bán ra phần lớn."

"Nhưng trong đó có mấy vị tài liệu cần thiết đỉnh cấp của Hóa Thần, mặc dù trong tay lão phu có nhưng một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm không đổi được."

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Một viên này chỉ là tiền đặt cọc, nếu Thúy Vi dược hành thật sự có tài liệu mà vãn bối cần, vãn bối còn có thể luyện chế rất nhiều Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm"

Nghe vậy, Tôn Mục Kiến khẽ gật đầu, hắn ta đã có thể xác định người trước mắt là hạng nhất đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều!

Nghe nói trong đại điển luận đan gần đây của hoàng triều, mấy vòng trước thì cũng thôi, đến cửa thi đình này cực kỳ khó khăn.

Chương 1101: Thân phận tạm thời

Nhưng hạng nhất Vương Cao lại kinh tài tuyệt diễm, chỉ tốn thời gian một ngày đã giải được tàn phương, dẫn đầu tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Về sau, lại lấy thời gian cực ngắn trong "Tiểu Tự Tại Thiên", hoàn thành hai nhiệm vụ truyền thừa Đan Tổ... Nếu không phải lão ma đầu Vô Thủy sơn trang ra tay làm loạn, không biết vị luyện đan sư thiên tài này sẽ đi đến một bước nào...

Có thể nói, trong đại điển luận đan kỳ trước, thiên phú luyện đan của Vương Cao này cũng là số một!

Chỉ có điều đối phương đúng là thiếu niên Đan sư thiên tài thành danh, lòng dạ cũng cực cao.

Tu vi chỉ Kết Đan đã bắt đầu chuẩn bị vật liệu Hóa Thần...

Cần biết, tán tu bình thường có thể Kết Đan đã vừa lòng thỏa ý...

Nghĩ tới đây, Tôn Mục Kiến lập tức nói: "Không dối gạt tiểu hữu, từ trước đến nay loại vật liệu này chỉ lưu thông trong số nội môn đệ tử chín môn phái lớn, chưa từng giao dịch ra bên ngoài."

"Tán tu muốn lấy được, trừ khi gặp phải cơ may lớn, tạo hóa lớn gì đó."

"Nhưng cơ duyên tạo hóa tốt hơn, cũng phải có thực lực đi lấy, còn có thực lực bảo vệ mới được."

"Tiểu hữu thiên tư tung hoành, tiền đồ vô lượng, sao không vào Cửu Nghi sơn ta làm Đan sư cung phụng. Đến lúc đó tiểu hữu cứ chuyên tâm luyện chế đan dược, Cửu Nghi sơn ta sẽ tự chuẩn bị đầy đủ tất cả thứ cần thiết tu hành cho tiểu hữu"

Bùi Lăng nghe vậy lại lắc đầu.

Hiện tại hắn chỉ cần lấy vật liệu, sẽ lập tức tìm một nơi rừng sâu núi thắm không người để bế quan tu luyện, đâu có sức lực luyện đan thời gian dài cho Cửu Nghi sơn?

Đây cũng là lý do hắn dùng thân phận Vương Cao đi lại ở đây.

Bởi vì cái thân phận này đã lấy được thanh danh nhất định ở Lưu Lam hoàng triều, làm việc ở chính đạo sẽ rất thuận tiện.

Hơn nữa, thông thường mà nói, sẽ không có người suy nghĩ thân phận của hắn theo hướng ma tu.

Nhưng nếu sử dụng thân phận này trong thời gian dài, tuyệt đối không có khả năng!

Hiện tại người biết thân phận này của hắn chỉ có ba người Lệ sư tỷ, Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử.

Trong đó bên Lệ sư tỷ cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn không dùng thân phận này, Cửu A Lệ thị cũng có thể tìm tới hắn.

Còn Chu Diệu Ly...

Chỉ cần đối phương còn muốn thu hoạch Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan từ chỗ của hắn, tuyệt đối không tiết lộ bí mật của hắn cho Tư Hồng thị.

Còn Vô Thủy sơn trang Tuyệt Tâm Tử...

Bùi Lăng tiếp xúc với nàng rất ít, chỉ biết đối phương tự xưng là Tiên Tôn giáng thế, dưới tình huống bình thường cũng không chủ động để lộ thân phận của hắn.

Nhưng hắn cũng không thể trông cậy vào một người đầu óc không bình thường, hơn nữa cũng không quen thuộc với hắn, sẽ luôn giữ vững bí mật cho hắn.

Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ tính tạm thời sử dụng thân phận Vương Cao này lấy sự tin tưởng của tu sĩ chính đạo, chờ sau khi thành công mua được vật liệu Hóa Thần: "Vương Cao" cũng vĩnh viễn biến mất...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ tiền bối hậu ái, nhưng bẩm sinh vãn bối tùy ý, sớm thành thói quen làm tán tu, nếu không lúc trước đã trực tiếp ở lại Lưu Lam hoàng triều."

"Kính xin tiền bối ra giá, chỉ cần có đan phương, vãn bối có thể luyện chế bất kỳ đan dược gì."

"Hơn nữa có thể cam đoan ít nhất là thượng phẩm"

"Dưới tình huống bình thường, đều có thể đan thành cực phẩm"

Nghe vậy, Tôn Mục Kiến nhướn mày, sau khi suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Nếu là tán tu bình thường, dựa theo quy củ tuyệt đối không cho phép bán ra vật liệu Hóa Thần. Dù sao không biết có phải ma tu cải trang cách ăn mặc hay không, hoặc là sau khi tiến vào tu sĩ cấp cao làm xằng làm bậy, giết hại một phương,"

"Nhưng Vương Cao đại sư là hạng nhất đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, có hoàng triều chứng thực, cũng không phải không thể phá lệ"

"Nhưng loại phá lệ này chỉ nhằm vào hạng nhất đại điển luận đan hoàng triều."

"Tiểu hữu muốn lấy, trước tiên cần phải chứng minh ngươi thật sự là vị Vương Cao đại sư kia."

Bùi Lăng gật đầu: "vãn bối có thể luyện chế một lò Khước Tử Nghịch Mệnh Đan ngay tại đây."

Tôn Mục Kiến mỉm cười: "Được."

Nói xong tránh ra một chỗ, thuận tiện cho Bùi Lăng thi triển.

Chỉ thấy Bùi Lăng lấy ra đan lô và đủ loại dược liệu từ trong túi trữ vật, sau đó tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái vào ngực, âm thầm đánh một đạo pháp lực vào ba kiện pháp y bên dưới áo bào đen.

Vì để phòng hệ thống đưa tặng lung tung trong lúc tu luyện, sau khi hắn rời khỏi Trọng Minh tông đã thiết kế bản vẽ pháp y thêm lần nữa, đồng thời dùng hệ thống rèn đúc mấy chục kiện.

Về sau đi rất nhiều phường thị, tìm một vài tán tu không quen biết để luyện hóa những pháp y này.

Hơn nữa, hắn cố ý thiết kế những pháp y này rất mỏng nhẹ, một lượt mặc vào ba cái ở trên người.

Như thế dù một kiện trong đó xảy ra vấn đề, cũng còn hai kiện làm thủ đoạn sau đó.

Hiện tại những pháp y này giống với món pháp y đầu tiên, đều có thể cắt ngang hệ thống uỷ thác, chỉ là cách thức cắt ngang khác biệt, so sánh ra bây giờ cách cắt ngang của loại pháp y này càng bí ẩn hơn.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn luyện đan, một khóa uỷ thác [Khước Tử Nghịch Mệnh Đan]"

Chương 1102: Rất căng thẳng (1)

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Sau nửa canh giờ, Bùi Lăng luyện chế xong lò Khước Tử Nghịch Mệnh Đan thứ nhất, hệ thống còn muốn tiếp tục luyện chế lò thứ hai đột nhiên cảm thấy sau lưng liên tục truyền đến ba lần kim châm đau đớn, ngay sau đó tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức mở nắp lò, bên trong không có bất kỳ đan hương gì truyền ra, lại có một viên đan dược màu đỏ sậm nằm dưới đáy lò.

Màu sắc oánh nhuận, đường vân như mộng như ảo như xiềng xích trải rộng trên đó, khóa lại tất cả dược tính và mùi hương.

Ánh mắt Tôn Mục Kiến ngưng tụ, lập tức đưa tay lấy đan dược ở đáy lò.

Đan hương không tiết ra ngoài chút nào, thủ pháp luyện chế vô cùng tinh diệu... Không sai, đây đúng là một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm!

Nhận ra điều này, hắn ta không còn nghi ngờ thân phận của Bùi Lăng nữa, hiện tại khắp thiên hạ, hắn ta chỉ biết hai vị luyện đan sư có thể luyện chế Khước Tử Nghịch Mệnh Đan: Vị thứ nhất là Lưu Lam hoàng triều Đồ Hòa; vị thứ hai là hạng nhất đại điển luận đan lần gần đây nhất, Vương Cao đại sư!

Đánh giá Vương Cao trước mặt, trong lòng Tôn Mục Kiến vui Sướng.

Nghe đồn lúc vị Vương Cao đại sư này tham gia đại điển luận đan là luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng đối phương có thể phá giải nhiệm vụ Đan Tổ truyền thừa, trở thành hạng nhất đại điển luận đan, e rằng tạo nghệ đan đạo của hắn đã đến gần giới hạn luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí đã là tứ phẩm!

Hơn nữa cân nhắc đến tuổi tác vị Vương Cao đại sư này không lớn, luyện đan sư tứ phẩm tuyệt đối không phải cực hạn của đối phương.

Rất có thể tương lai sẽ thành tựu tam phẩm, thậm chí nhị phẩm.

Cộng thêm Lưu Lam hoàng triều đã kiểm tra tâm tính phẩm hạnh, mỗi tông môn chính đạo đều rất hoan nghênh nhân tài như vậy.

Về phần bây giờ đối phương không chịu bái nhập Cửu Nghi sơn, Tôn Mục Kiến không để ở trong lòng.

Vị Đan sư này còn trẻ, lại có thiên phú luyện đan tuyệt diệu như vậy, nhìn từ việc bây giờ đối phương đã là tu vi Kết Đan kỳ, rất hiển nhiên tư chất và vận khí trong việc tu hành cũng không tệ, rất có thể nắm giữ loại truyền thừa gì đó.

Cho nên niên thiếu khí thịnh, không chịu bất kỳ sự gò bó nào, liên tục từ chối lời mời chào của Lưu Lam hoàng triều và Cửu Nghi sơn... Điều này cũng rất bình thường!

Nhưng con đường đại đạo càng đi càng khó khăn.

Ngay cả đệ tử chín môn phái lớn, sau khi đến cao giai có được tài nguyên phong phú, có sư môn dạy bảo, có trưởng bối truyền tâm đắc, có rất nhiều đồng đạo giao lưu luận bàn... Muốn tiến thêm một bước đều phải đau khổ tìm kiếm, thường có chuyện cả đời cũng khó mà tiến thêm.

Về phần tán tu, lại càng khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí cả vạn lần!

Chẳng mấy chốc đối phương sẽ hiểu rõ đạo lý này.

Đến lúc đó, Vương Cao này sẽ biết có thể tiến vào bất kỳ môn phái nào trong chín môn phái lớn, đều là phúc phận mà biết bao nhiêu tán tu tha thiết ước mơ.

Nghĩ tới đây, Tôn Mục Kiến lập tức nói: "Đã đúng là Vương Cao đại sư, vậy có thể bán vật liệu cho ngươi."

"Thế nhưng, nếu Vương Cao đại sư muốn một vài vật liệu Hóa Thần phổ thông, một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm, coi như một chút tâm ý của lão phu giao dịch cho ngươi."

"Nhưng trong đó Vương Cao đại sư lại nhắc đến toàn vật liệu Hóa Thần cấp cao nhất."

"Dù là mười viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cũng còn thiếu rất nhiều."

"Nhưng bây giờ chỗ lão phu lại cần một nhóm đan dược."

"Chỉ cần Vương Cao đại sư có thể giúp đỡ luyện chế ra toàn bộ, lão phu có thể lấy một vị Hốt Dã Chiêm Ma Mộc Tác ở bên trong làm thù lao."

Nghe vậy, Bùi Lăng gật đầu nói: "Được."

Tôn Mục Kiến mỉm cười, sau đó lấy ra một khối ngọc giản giao cho Bùi Lăng, nói: "Đan dược mà lão phu cần đều được ghi chép ở bên trong."

Trong lòng hắn ta hơi mỉm cười, chủng loại đan dược trong này hỗn tạp, số lượng nhiều, thủ pháp luyện chế phức tạp không lưu loát, không có thời gian mấy chục năm, đối phương đừng nghĩ luyện xong!

Đây chỉ là một vị vật liệu Hóa Thần trong đó, còn có vị thứ hai, vị thứ ba...

Tóm lại, điều kiện này không khác gì để đối phương vào Cửu Nghi sơn, trở thành Đan sư cung phụng...

Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản xem xét, bên trong có rất nhiều đan dược cần luyện chế, nhưng đều chỉ là đan dược cấp độ Kết Đan, yêu cầu số lượng cũng không phải rất nhiều.

Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ của hắn, chỉ cần dược liệu đầy đủ, dùng hệ thống uỷ thác phần lớn đan dược cấp độ Kết Đan, chỉ cần một lò có thể ra trên trăm viên đan dược cực phẩm.

Khoảng một canh giờ có thể luyện ba bốn lò... Thậm chí trước đó đến "Tiểu Tự Tại Thiên" lấy phần đan hỏa lục phẩm, tốc độ có thể nhanh hơn.

Chương 1103: Rất căng thẳng (2)

Điều kiện này vô cùng rộng rãi, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận.

Thế là, Bùi Lăng nhẹ gật đầu: "Có thể, nhưng trong này có rất nhiều đan phương và dược liệu mà vãn bối không có"

Thấy Vương Cao đồng ý, Tôn Mục Kiến cười ha ha, chợt nói: "Lão phu sẽ chuẩn bị kỹ càng đan phương và dược liệu cho đại sư."

"Thế nhưng, trước tiên chúng ta cần phải ký kết khế sách, cứ vậy lão phu không cần phải lo lắng sau khi đại sư cầm được đan phương và dược liệu sẽ rời đi."

"Đại sư cũng không cần phải lo lắng vất vả luyện chế xong đan dược, lại không lấy được vật liệu Hóa Thần cần thiết..."

Bùi Lăng lại gật đầu: "Tốt!"

Sau đó, đôi bên trao đổi một lượt, ký kết xong khế sách.

Sau khi cảm nhận được sự gò bó của khế ước với đôi bên, Tôn Mục Kiến trực tiếp lấy ra một túi trữ vật, nói: "Đan phương và được liệu đều ở trong đó, kính xin đại sư kiểm tra."

Bùi Lăng tiếp nhận túi trữ vật mở ra xem xét, bên trong có đủ loại dược liệu, còn có một khối ngọc giản.

Trong chớp mắt thấy ngọc giản, hệ thống lập tức online: "Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới..."

Luân Hồi tháp.

Thạch tháp san sát, trong cự tháp nguy nga bị chen chúc ở trung tâm.

Tĩnh thất.

Hai chữ "Luân Hồi" vẫn treo cao.

Trên bồ đoàn ở phía dưới có mấy người ngồi xếp bằng, đều nhắm mắt dưỡng thần, khí tức quanh người thu liễm hoàn mỹ, nếu không phải nhìn bằng mắt thường, dường như trên bồ đoàn không có cái gì.

Chốc lát, người ngồi ở giữa chầm chậm mở mắt ra, khàn giọng nói: "Vào đáp lời."

Không lâu sau, ba vị Phù Đồ Sứ nhận Phù Đồ châu trước đó nối đuôi nhau đi vào trong, sau khi hành lễ lại ngồi xuống bồ đoàn bên dưới, sau đó Liêu Nguyên Hiến đi Vô Thủy sơn trang nói trước: "Bẩm Đại Phù Đồ lệnh, bẩm chư tổ sư, Vô Thủy sơn trang đã đồng ý cùng làm việc thiện, không có bất kỳ yêu cầu gì"

Tần Mi đi Thiên Sinh giáo nói tiếp theo: "Thiên Sinh giáo nhắc đến hai yêu cầu, đầu tiên kiếm linh Hàn Ảm Kiếm tông là thiên ý sinh ra, sử dụng để tu hành, tất cả phải thuộc về bọn họ."

"Thứ hai là thiên kiêu ngụy đạo, dù nam hay nữ đều thích hợp làm lô đỉnh thải bổ, tất cả thiên kiêu sinh ra ở ngụy đạo đều là thiên ý chuẩn bị cho bọn họ, bọn họ muốn hết"

Cuối cùng, là Vu Thiếu đi Trọng Minh tông, vẻ mặt hắn ta u ám, giữa hàng lông mày đầy vẻ buồn bực, nói: "Trọng Minh tông vẫn lòng tham không đáy như vậy, mặc ta nói hết lời, không có một lượng lớn tài nguyên thì không chịu đồng ý."

Ở chỗ ngồi bên trên, Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh khẽ gật đầu, không hề thấy bất ngờ chút nào.

Tứ tông Thánh đạo, từ trước đến nay Vô Thủy sơn trang dễ nói chuyện, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có lý do rèn luyện tâm tính là có thể thuyết phục bọn họ.

Còn Thiên Sinh giáo...

Bọn họ vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ thiên ý, cứ bắt đầu từ hướng này, lại hứa suông cho bọn họ Hàn Ảm Kiếm tông và thiên kiêu ngụy đạo chưa tới tay, cũng dễ giải quyết.

Thật ra rắc rối nhất vẫn là Trọng Minh tông!

Tông môn này quá tham tài!

Không có chút lý tưởng rộng lớn nào, không có bất kỳ sự theo đuổi nào tử tế, ngoại trừ linh thạch tài nguyên cũng chỉ có linh thạch tài nguyên!

Thậm chí đến mức chủ một tông chỉ nghĩ đến linh thạch tài nguyên!

Nếu không phải có chút thực lực, đúng là sự sỉ nhục của Thánh đạo.

Đại Phù Đồ lệnh hừ lạnh trong lòng, lại hơi gật đầu: "Cứ đồng ý với bọn họ."

Bây giờ trông Bàn Nhai giới như ngay ngắn hưng thịnh, khắp nơi thái bình thịnh thế, trên thực tế tình hình đã đến tình trạng nguy cấp.

Liên quan đến sự tồn vong sống chết của một phương thế giới, bắt buộc phải làm, không thể trì hoãn.

Không thể vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến việc lớn.

Tầm mắt Trọng Minh tông hạn hẹp không biết đại cục, Luân Hồi tháp lại phải lấy đại cục làm trọng.

Thiên Sinh giáo muốn, Trọng Minh tông muốn... Cứ cho là được.

Nghĩ đến đây Đại Phù Đồ lệnh từ tốn nói: "Vì tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng làm suy yếu đại kiếp Luân Hồi, bản tọa tự mình đến Thiên Sinh giáo và Trọng Minh tông một chuyến"

Mấy người khác nghe vậy, hơi suy nghĩ, rồi đồng loạt gật đầu đồng ý.

Ngày kế tiếp, tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Một tòa tế đàn cốt nhân khổng lồ treo cao trên chín tầng trời.

Đại trận chầm chậm mở ra, xung quanh tế đàn lộ ra đủ loại cốt ốc, đường đi, Thi Bộc, huyết trì, linh thực kịch độc san sát nối tiếp nhau, một bóng người bay vào trong đó, đại trận nhanh chóng đóng kín.

Sau khi đi khoảng nửa canh giờ, đại trận lại mở ra, bóng người bay ra nhẹ nhàng đi xa.

Cùng lúc đó, chỗ cao nhất Thiên Sinh giáo đột nhiên vang lên một tiếng chuông to nặng nề.

Các đệ tử nghe được tiếng động này nhanh chóng buông bỏ tất cả sự vụ trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại vẻ ngoài, lao đến quảng trường dưới tế đàn.

Ngày thứ ba, Trọng Minh tông.

Trong Thiên Tuyên cung đã khôi phục vẻ xa hoa đường hoàng ngày xưa.

Chương 1104: Cửu Nghi sơn (1)

Một bóng người áo bào xám thắt đai da, chân đi giày đen, vẻ ngoài cổ kính gầy gò, hai con ngươi trong vắt như điện, đang ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi.

Cách đó không xa, Tô Ly Kinh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, không hề nhận ra sắc mặt giận dữ trước đó, hắn ta chậm rãi nói: "Đại Phù Đồ lệnh đã đích thân đến đây, cũng đưa ra thành ý của Luân Hồi tháp, đương nhiên Thánh tông sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ cùng Thánh tháp cứu giúp lê dân trong nước sôi lửa bỏng, giải quyết khốn đốn của vạn dân... Vì sự tiếp diễn của phương thế giới này, dù chết không lùi!"

Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh nhẹ gật đầu, chợt nói: "Ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở Di Dã trạch."

Tô Ly Kinh gật đầu: "Được."

Bóng dáng Đại Phù Đồ lệnh lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cảm giác đối phương đã rời khỏi Trọng Minh tông, sắc mặt Tô Ly Kinh lập tức lạnh lẽo.

Hắn ta muốn đối phó Cửu A Lệ thị, lúc đầu nghĩ lôi kéo Tô thị và Tư Hồng thị, nhưng bây giờ Tư Hồng Khuynh Yến trực tiếp bế quan!

Hắn ta cũng không thể trực tiếp nhắc tới chuyện xấu này với Tư Hồng thị.

Vốn dĩ vì chuyện này, chỉ có thể chờ sau khi Tư Hồng Khuynh Yến xuất quan lại bàn, nhưng Luân Hồi tháp đã muốn tiến đánh năm tông ngụy đạo, hơn nữa còn bỏ ra đủ thù lao, vậy vừa hay để Cửu A Lệ thị xung phong đi đầu!

Thời gian ba ngày chớp mắt đã đến.

Di Dã trạch.

Đây là một đầm nước cực kỳ rộng lớn, tương truyền thời cổ đây là một hải vực mênh mông.

Nhưng theo năm tháng thay đổi, thương hải tang điền, sau khi nơi đây trải qua một loạt biến cố đã biến thành một đầm nước khổng lồ mênh mông vô bờ, dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ không có pháp bảo giúp đỡ, cũng muốn dốc hết sức phi hành mấy ngày mới có thể vượt qua.

Nghe nói lúc còn là hải vực, nơi này là mộ địa của một tộc Cổ Thận.

Rất nhiều Thận Bối chết ở đây, sau khi nó chết đã ngưng tụ thành thận khí trải qua ngàn vạn năm vẫn chưa thể hoàn toàn tán đi, vì vậy trong Di Dã trạch có rất nhiều huyễn cảnh.

Bởi vì thời gian trôi qua, phần lớn huyễn cảnh đều đã suy sụp, nhiều lắm là mê hoặc một vài tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ kỳ.

Nhưng cũng có rất ít huyễn cảnh vì đủ loại nguyên nhân vẫn có thể vây khốn tu sĩ cấp cao.

Trên mặt phân chia, nơi đây thuộc về giao giới hai đạo chính ma, bởi vì sản vật duy nhất là một vài vật liệu liên quan đến huyễn hóa, phẩm chất phổ biến không cao, vì vậy dù là đệ tử chính đạo hay đệ tử ma đạo đều rất ít tới nơi đây.

Chỉ có rất ít tán tu thiếu thốn tài nguyên, mới mạo hiểm tới lấy tài nguyên.

Nhưng từ ba ngày trước, Luân Hồi tháp đã điều động đệ tử tinh nhuệ dẫn đội đột ngột giết tới, trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã đi qua đi lại toàn bộ Di Dã trạch mấy lần, toàn bộ sinh linh bên trong dù chính hay tà, dù có phải Nhân tộc hay không, ngoại trừ môn nhân Luân Hồi tháp ra đều không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị treo thật cao lên giá gỗ được dựng tạm thời, bắt đầu mổ bụng ngay trước mặt mọi người, sử dụng để tế cờ cho đại quân trước khi xuất phát.

Trong một ngày cuối cùng, Luân Hồi tháp tạm thời dựng một doanh địa, để sau khi Thánh đạo đến đây dùng làm chỗ đóng quân.

Lúc này tứ đại Thánh đạo đều đã đều tới.

Bốn người Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh, Trang Chủ Vô Thủy sơn trang, Giáo chủ Thiên Sinh giáo, Tông Chủ Trọng Minh tông đứng ở phía trên bầu trời, hờ hững nhìn tất cả dưới chân.

Chốc lát sau, Đại Phù Đồ lệnh chậm rãi mở miệng: "Phía tây bắc là Yến Tê thành, hướng chính bắc là Cửu Nghi sơn"

"Hàn Ảm Kiếm tông, Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều cách nơi đây quá xa, chờ sau khi diệt hai tông này, giải quyết ba phái kia cũng không muộn."

"Hiện tại diệt Yến Tê thành trước? Hay diệt Cửu Nghi sơn trước?"

Trang Chủ Vô Thủy sơn trang lập tức nói: "Cửu Nghi sơn nổi tiếng đứng đầu ngụy đạo, đã muốn hủy diệt ngụy đạo, tất nhiên trận đầu phải đánh Cửu Nghi sơn trước!"

Tô Ly Kinh nhanh chóng gật đầu: "Tiểu tông huyễn cảnh chỉ nghe theo tiên nhân thượng giới như Thiên Lôi sai đâu đánh đó."

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo bình tĩnh công nhận: "Tiểu giáo huyễn cảnh cũng chỉ nghe theo tiên nhân"

Dù sao trong lòng mọi người đều nắm chắc, trận chiến này còn phải trông cậy vào Vô Thủy sơn trang xung phong đi đầu, làm quân tiên phong nhổ trại đồ thành.

Sắc mặt Đại Phù Đồ lệnh nghiêm túc gật đầu: "Tốt! Vậy diệt Cửu Nghi sơn trước!"

Thác nước như luyện, trong tiếng nước ù ù, nắng gắt chiết xạ ra một cái cầu vồng bảy màu rực rỡ ở giữa không trung.

Trên một vách núi nho nhỏ ở bên cạnh cầu vồng, trận pháp chậm rãi vận chuyển, nhìn từ bên ngoài lại không thấy vật gì.

Trong trận, trên khoảng đất trống trước nhà tranh, Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô phun ra nuốt vào ánh lửa, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo khi đan dịch giao hòa.

Bùi Lăng mặt không thay đổi đứng trước lò luyện đan, không ngừng nắm lên từng loại dược liệu, sau khi nhanh chóng xử lý lại cho vào trong lò.

Trong hệ thống uỷ thác, tốc độ của hắn cực nhanh, thủ pháp tùy ý nhưng đan dịch dung hợp và tinh luyện trong lò lại cực kỳ trôi chảy, không có bất kỳ khó khăn trắc trở gì.

Lúc này, trong lòng Bùi Lăng đang nhanh chóng tính toán số lượng và chủng loại đan dược còn lại của nhiệm vụ.

Chương 1105: Cửu Nghi sơn (2)

Ngày đó sau khi hắn trở về từ phường thị Mang Sơn, lập tức bắt đầu uỷ thác luyện đan, trải qua ba ngày ba đêm vất vả, đã hoàn thành một phần nhỏ nhiệm vụ.

Xem chừng khoảng mười ngày nữa là có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ luyện đan.

Thời gian gần nửa tháng đổi một phần vật liệu Hóa Thần đỉnh cấp, vụ mua bán này rất có lời.

Hắn âm thầm suy nghĩ: "Nếu đổi thành đan hỏa lục phẩm, lò luyện đan lục phẩm, chắc chắn hiệu suất luyện đan của ta còn cao hơn."

"Thế nhưng, dù ta kế thừa kinh nghiệm và tâm đắc trên mặt đúc khí của Khang Thiếu Dận, nhưng rất khó thiết kế bản vẽ rèn đúc lò luyện đan. Lò luyện đan cửu phẩm và lò luyện đan bát phẩm còn tốt, lục phẩm lại không thể nào."

"Trong 'Tiểu Tự Tại Thiên' có đan hỏa lục phẩm...

"Nhưng vì tiết kiệm thời gian mấy ngày, lãng phí một cơ hội tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên, căn bản được không bù nổi mất."

"Còn lại hai cơ hội tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên) ta còn muốn dùng để ngưng tụ pháp tướng và đột phá Hóa Thần..."

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng lại luyện xong một lò đan dược.

Ngay sau đó, hệ thống tùy ý ném lò đan dược này sang bên cạnh, lập tức khai lò, tiếp tục luyện chế một lần nữa.

Ngọc Tuyết Chiếu đứng hầu ở bên cạnh thì tranh thủ thời gian lấy bình ngọc ra đựng đan dược luyện thành, tâm niệm vừa động, mặt ngoài bình ngọc lập tức hiện ra tên, số lượng đan dược, tiếp theo bỏ nó vào trong túi trữ vật dành riêng.

Chủ tớ hợp tác ba ngày ba đêm, nàng không cần Bùi Lăng nhắc nhở đã biết nên làm như thế nào.

Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói hùng vĩ, ngạo mạn đột nhiên vang lên ù ù từ chỗ xa xôi: "Tiểu nhi huyễn cảnh, ra đây luận đạo với bản tiên!"

Oanh! !!

Ngay sau đó, cả vùng đột nhiên chấn động!

"Răng rắc": "răng rắc": "răng rắc"... Một khe nứt to lớn điên cuồng lan tràn theo địa mạch từ đằng xa, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất nứt nẻ.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển kịp thời di chuyển lên, không bị tác động đến, sau đó nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết, ổn định dược dịch đang biến hóa trong đan lô, tiếp tục luyện đan.

Hệ thống thờ ơ, Bùi Lăng lại hơi ngơ ngác, ngay sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, một giọng nói trong sáng thật lớn lại vang lên: "Vô Thủy ma trang! Ngươi dám đến Cửu Nghi sơn ta làm càn, nhận lấy cái chết!"

Còn chưa dứt lời, ầm ầm...

Tiếng vang như lôi đình truyền đến, toàn bộ địa mạch lại xảy ra rung động dữ dội, chỉ thấy sơn cốc trong tầm mắt xung quanh đều đang không ngừng run rẩy, thác nước đằng xa lập tức bị chặn ngang, trận pháp do Bùi Lăng bố trí chỉ giữ vững được mấy hơi thở đã vỡ nát.

Nhà tranh được xây dựng bằng pháp lực đồng thời đổ sụp, vô số rơm rạ, đá vụn, miếng đất đánh về phía một người một Hồ trước nhà tranh.

Nhưng Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại né tránh toàn bộ.

Trong lòng hắn vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Đang tốt đẹp vì sao Vô Thủy sơn trang muốn tiến đánh Cửu Nghi sơn?

Hơn nữa, lại còn chọn ngay lúc này!

Chỉ có điều, dù trong lòng không ngừng suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển vẫn không nhanh không chậm tiếp tục luyện đan.

ầm ầm...

Lúc này, lại là một tiếng động kinh thiên động địa.

Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, nơi xa lập tức bùng lên một luồng cát bụi che khuất bầu trời, như sóng dữ cuồn cuộn gào thét cuốn tới.

Trong nháy mắt bụi đất quay cuồng, sóng khí, cát đá, thậm chí cả phi cầm tẩu thú và cỏ cây hài cốt trộn lẫn vào lao đến, che khuất cả vùng sơn phong này, sau đó tiếp tục đánh về phía xa.

Rầm rầm rầm...

Vốn là nơi non xanh nước biếc, trong khoảnh khắc một mảnh hỗn độn mờ nhạt.

Trong Mang Sơn vang lên tiếng kêu rên thê lương của vô số sinh linh: "rầm rầm", gốc cây cao mấy người ôm hết không hề có sức đánh trả, bị nhổ tận gốc... Gần như trong nháy mắt, sinh linh đồ thán, tử thương vô số! Cùng lúc đó, trong vòm trời gió mây vần vũ, lôi đình rền vang, thỉnh thoảng truyền ra tiếng động to lớn quỷ quyệt, hiển nhiên là có đại năng đấu pháp trên trời cao.

Cửu Nghi sơn.

"Keng keng keng..."

Tiếng chuông réo rắt gõ vang một trăm lẻ tám lần.

Tiếng chuông chưa ngừng, rất nhiều trưởng lão, chấp sự, đệ tử, vẻ mặt nghiêm nghị đã xuất hiện trên quảng trường.

Vào lúc này, cả tòa Cửu Nghi sơn đều bị bao phủ trong trận pháp ánh sáng thanh khiết mịt mờ.

Trong trận pháp vẫn là trời như lưu ly, núi non rực rỡ.

Nhưng bên ngoài trận pháp lại nổi lên từng cơn gió lạnh lẽo, sát khí lạnh thấu xương, vô số yêu quỷ ẩn hiện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khằng khặc quái dị.

Trong ảm đạm, vài lá cờ đón gió phần phật, mặt cờ dày đặc quỷ quái giương nanh múa vuốt như muốn thôn phệ người ta.

Dưới đại kỳ, vô số đệ tử Ma môn ánh mắt âm u lạnh lẽo, binh khí ra khỏi vỏ, chỉ dò xét đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn một lát, liền không chút do dự quay đầu rời đi, sự tàn phá chĩa thẳng vào phường thị, thành trấn, gia tộc, lê dân gần Cửu Nghi sơn...

Toàn bộ sinh linh đều bị tàn sát!

Trên Cửu Nghi sơn, nhìn môn nhân đông đúc trước mặt đều khí cơ thuần túy linh động, ánh mắt kiên định, khí thế như núi, trưởng lão Tàng Công phong Cửu Nghi sơn Mông Tượng Đức lại cau mày.

Chương 1106: Bắt đầu chiến tranh (1)

Đại trận hộ sơn là tổ sư của Cửu Nghi sơn bố trí, trải qua từng đời môn nhân cải tiến, gia cố, lại có người Cửu Nghi sơn thôi động công pháp xứng đôi chủ trì, năng lực phòng hộ cực mạnh, dù cho tứ đại Ma môn dốc hết sức tấn công cũng có thể ngăn cản thời gian rất lâu.

Chỉ có điều, tứ đại Ma môn xảo trá ngoan độc, biết mạnh mẽ tấn công Cửu Nghi sơn nhất định tổn thất nặng nề cũng khó có thể đạt tới mục đích, bây giờ chỉ vây mà không công Cửu Nghi sơn, lại điều động đệ tử tàn sát sinh linh nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn ở xung quanh.

Cửu Nghi sơn tuyệt đối không thể ngồi nhìn việc này!

Lấy lại bình tĩnh, hắn ta tâm niệm vừa động, giọng nói trầm ổn lập tức vang lên trong toàn bộ Cửu Nghi sơn: "Lão phu là trưởng lão Tàng Công phong Mông Tượng Đức, bây giờ sơn chủ và chư trưởng lão đều đang ngăn cản sự tấn công của ma đạo cự phách ở bên ngoài đại trận hộ sơn."

"Từ giờ trở đi, trên dưới Cửu Nghi sơn do lão phu chủ trì."

"Đại trận đã mở, cấm tất cả mọi người ra vào, không phải nội môn đệ tử Tàng Công phong, bất kỳ người nào tự tiện tới gần tiết điểm đại trận đều bị coi là gian tế, giết!"

"Bất kỳ ai tự tiện công kích đồng môn, tung tin đồn nhảm gây chuyện đều bị coi là gian tế, giết!"

"Bất kỳ ai chơi bời lêu lổng, không nghe chiêu mộ đều bị coi là gian tế, giết!"

"Tất cả đệ tử nhập môn mười năm trở xuống, lập tức trở về chỗ ở tiếp tục tu luyện, không được cho phép thì không thể khỏi cửa đi lại"

"Người nhập môn mười năm trở lên, dù có tu vi, xuất thân, chức vị gì lập tức xếp hàng, chuẩn bị nhận lấy vật tư trong thời gian chiến tranh, sau đó chia thành từng đội tiến về Truyền Tống Trận, nhanh chóng tiếp viện cho thành trì các nơi, cứu giúp sinh linh nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn ta!"

"Trong lúc cứu giúp, nếu gặp người mà phe mình không địch lại có thể tạm thời rút lui"

"Nếu thực lực có thể giải quyết lại sợ chết, tất cả sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất môn đình!"

"Người tử thương đều được ghi chép công tích, trợ cấp thân quyến."

"Bắt đầu từ bây giờ Cửu Nghi sơn tiến vào trạng thái chiến tranh."

"Chư đệ tử..." Ánh mắt Mông Tượng Đức nhìn lướt qua đám người đông đúc, hơi dừng lại trên khuôn mặt những đệ tử còn tản ra hơi thở thanh xuân và hăng hái từ sâu trong xương cốt, khẽ thở dài trong lòng, sau trận chiến này có thể gặp lại mấy người trong số hài tử này?

Sự mềm yếu này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, lòng dạ hắn ta trở nên cứng rắn, trầm giọng nói: "Ma tông đột nhiên tấn công, tuy nằm ngoài dự đoán nhưng từ xưa tà sẽ thắng chính, đứng làm mất thanh danh đứng đầu chính đạo của Cửu Nghi sơn ta!"

"Hôm nay là lúc giúp đỡ Cửu Nghi trừ ma vệ đạo!"

Tất cả trưởng lão đệ tử rối rít đồng ý: "Hôm nay là lúc giúp đỡ Cửu Nghi trừ ma vệ đạo!"

"Mông trưởng lão." Trên quảng trường, đám người bắt đầu nhanh chóng di chuyển.

Đệ tử nhập môn không đủ mười năm, dù tu vi hay kinh nghiệm đấu pháp đều rất non nớt bị đuổi về chỗ ở.

Trong những người này, có rất nhiều thiếu niên nam nữ nóng nảy, không sợ bỏ mình, kiên trì muốn ra sức cho tông môn, bởi vì làm phiền quá nhiều đã bị chấp sự trực tiếp phong ấn tu vi ném cho đồng bạn, cưỡng ép đưa về chỗ ở.

Người nhập môn mười năm trở lên, dù thực lực như thế nào, lúc này đều đang liệt kê chiêu mộ.

Trong lòng những đệ tử này đều nắm chắc với tình cảnh nguy hiểm sẽ gặp phải trong chuyến này.

Tứ đại Ma môn cùng nhau đến đây, dù Sơn Chủ và các trưởng lão chặn lại không ít lão ma, nhưng ma tu cấp thấp vẫn chiếm ưu thế áp đảo trên mặt số lượng.

Tất cả người rời khỏi đại trận hộ sơn đến cứu giúp lê dân đều có khả năng có đi không về.

Nhưng cũng như Mông Tượng Đức đã nói, bọn họ là Cửu Nghi Sơn!

Người đứng đầu chính đạo!

Cho dù thân tử đạo tiêu cũng không thể sợ hãi chiến đấu, làm mất thanh danh tông môn!

Ngay khi Mông Tượng Đức đứng ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn những đám tân huyết mà tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm xếp hàng nhận lấy vật tư trong thời gian chiến tranh, sau đó lao tới Truyền Tống Trận, một giọng nói vang lên bên tai hắn ta: "Yến Tê thành truyền đến tin tức, bọn họ đang bố trí Truyền Tống Trận tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi!"

Mông Tượng Đức nghe vậy vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó lại một giọng nói nóng vội vang lên: "Mông trưởng lão, Trấn Ma quan thất thủ, trưởng lão Trấn Ma quan và 943 tên đệ tử tông ta đều chiến tử ngay tại chỗ."

"Thanh niên trai tráng và người có căn cốt xuất sắc trong thành đều bị Trọng Minh tông và Thiên Sinh giáo phân chia, còn lại bị Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang tàn sát sạch sẽ!"

"Bây giờ Ma tông để lại mấy đội ngũ tiếp tục tàn sát thôn trấn xung quanh Trấn Ma quan, đại đội nhân mã lao thẳng tới Triệt Châu!"

Cửu Nghi sơn phân chia những nơi nằm dưới sự quản lý thành chín châu, theo thứ tự là Hựu Châu, Oanh Châu, Từ Châu, Khương Châu, Tập Châu, Ly Châu, Trân Châu, Y Châu và Triệt Châu.

Trong đó Cửu Nghi sơn nằm giữa Oanh Châu và Từ Châu, Khương Châu ở phía nam gần nơi thuộc sự quản lý Luân Hồi tháp.

Chương 1107: Bắt đầu chiến tranh (2)

Mà Trấn Ma quan ở phía sau Cửu Nghi sơn, nằm bên trong Khương Châu và tiếp giáp Triệt Châu, là con đường phải đi qua khi Luân Hồi tháp muốn vào nội địa Cửu Nghi sơn.

Cửa ải này thất thủ, có nghĩa Ma tông lên phía bắc ba ngàn dặm đều không có nơi nào có ưu thế để ngăn cản bọn họ!

Điều đáng chết hơn là, dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn có núi non sông ngòi, hoang mạc sa mạc, sinh linh phân bố không đồng đều, phần lớn đều tập trung ở Triệt Châu và Tập Châu.

Sau Triệt Châu là Tập Châu!

Sắc mặt Mông Tượng Đức thay đổi, Trấn Ma quan là hậu phương của Cửu Nghi sơn, dưới tình huống bình thường Cửu Nghi sơn không ngã, chiến hỏa căn bản không cháy qua được.

Sở dĩ lại bố trí một cửa ải như thế, vì trong đại chiến chính ma lần trước, Ma môn điều động quân tinh nhuệ lên vào nội địa chính đạo hoành hành ngang ngược, tàn sát vô số.

Rút bài học kinh nghiệm này, mới có thể đặc biệt bố trí Trấn Ma quan để đề phòng xuất hiện tình huống tương tự.

Chỉ có điều mấy trăm năm nay, mặc dù hai bên chính ma có cọ sát nhưng cũng chưa tới tình trạng khai chiến mọi mặt.

Cửu Nghi sơn cũng không nhịn được hơi lỏng lẻo.

Người được điều động đóng quân là một vị trưởng lão dẫn theo gần ngàn đệ tử... Gần đây người thật sự được coi là chiến lực trong ngàn đệ tử đó, e rằng còn không được một nửa, còn phái gần một nửa đi lịch luyện.

Dù sao trong mấy trăm năm qua, Trấn Ma quan tên là Trấn Ma, trên thực tế không thấy một ma tu nào...

Nhưng không ngờ đại chiến nói xảy ra là xảy ra, Cửu Nghi sơn còn trở tay không kịp, Trấn Ma quan càng vội vàng không kịp đối phó.

Bây giờ một phát thất thủ, nếu không thể đoạt lại, Triệt Châu, Tập Châu đều xong đời!

"Đi mời Thái Thượng trưởng lão Tàng Công phong, Hạo Nhiên phong và Tức Tâm phong xuất quan!" Mông Tượng Đức lập tức phân phó: "Lại phái người liên lạc với Lưu Lam hoàng triều, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, mua sắm đan dược chữa thương, giải độc, trừ tà đủ loại, càng nhiều càng tốt, không quan tâm giá cả."

"Treo bảng giải thưởng."

"Tất cả tán tu và đệ tử tông khác chém giết ma tu tứ đại Ma môn đều trọng thưởng"

"Mỡ nhà kho, lấy thù lao gấp mười mời chào Đan sư, đúc khí sư, phù lục sư khắp nơi..."

"Lập Anh Hồn bia."

"Tất cả sinh linh người chết trận nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn, mặc kệ xuất thân lai lịch, không cần biết có phải đệ tử Cửu Nghi sơn hay không, đều khắc ghi tất cả công tích ở trên đó, lưu truyền vạn năm!"

Từng mệnh lệnh đâu ra đấy được truyền đạt xuống dưới, toàn bộ Cửu Nghi sơn nhanh chóng hành động.

rầm rầm rầm...

Phía đông Cửu Nghi sơn, vô số U Hồn dây leo lục bình kề sát trên đại trận, ngàn vạn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, mở to hốc mắt đen ngòm, ánh mắt âm u lạnh lẽo, yếu ớt mỉm cười vào bên trong đại trận.

Tiếng cười không lớn nhưng hàng ngàn hàng vạn U Hồn kết hợp lại, tiếng cười nhẹ như thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp.

Trên khoảng đất trống phía sau, lấy Lệ Vô Định cầm đầu, rất nhiều tộc nhân Lệ thị về mặt lạnh lùng nhìn tình cảnh này.

Ở phía nam, từng tu sĩ áo bào xám mặt không thay đổi ngồi trong gió lạnh mù sương, thỉnh thoảng trong mắt hiện ra một tia sáng quỷ quyệt, theo thời gian trôi qua dần ngưng tụ lực lượng ảm đạm tối nghĩa vào một chỗ, oanh! !!

Đập ầm ầm về phía trận pháp.

Phía tây, dưới sự chỉ huy của mấy vị Kim Tiên chuyển thế Vô Thủy sơn trang, trật tự thay nhau ra trận công kích đại trận.

Phía bắc, một đám tu sĩ áo bào trắng vây quanh, sau khi nghiên cứu đại trận một lượt, bọn họ nhanh chóng đỡ đến một đám lê dân nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn, giết người sống để khai đàn tế lễ ngay tại chỗ, lấy sợ hãi oán giận của sinh linh Cửu Nghi sơn, cách không nguyền rủa người trong trận...

Theo từng đạo thuật pháp, thần thông, pháp bảo, phù lục, nguyền rủa rơi xuống, đại trận hộ sơn to lớn của Cửu Nghi sơn không động đậy, tất cả công kích đều không thể để lại chút dấu vết nào trên đại trận.

Nửa ngày sau, thấy đại trận vẫn bất động như núi, không hề có ý vỡ nát, một phương Ma môn đều nhíu mày.

Suy nghĩ đảo quanh, một phương Thiên Sinh giáo đột nhiên mở miệng, tiếng như lôi đình chấn động khắp nơi: "Cửu Nghi sơn uổng là chính đạo đứng đầu, trơ mắt nhìn lê dân dưới sự quản lý bị Thánh giáo huyết tế mà vẫn thờ ơ, hành động này có khác gì cầm thú?"

"Giả nhân giả nghĩa, quả nhiên ngụy đạo chỉ là ngụy đạo, cưỡng ép xếp mình vào chính đạo cũng chỉ làm trò hề cho thiên hạ!"

Một phương Vô Thủy sơn trang nghe vậy cũng cười dài, chậm rãi nói: "Một đám tiên hạ đẳng ngu xuẩn mất khôn, không triển vọng! Đứng trước mặt Vô Thủy sơn trang ta, giãy giụa thế nào đi nữa cũng là châu chấu đá xe"

"Nhanh chóng đóng đại trận, quỳ xuống ra hàng, đương nhiên Tiên Tôn chúng ta sẽ không chấp nhặt với đám tiên hạ đẳng các ngươi."

"Đến lúc đó, sẽ ban thưởng cho các ngươi được toàn thây!"

Lệ Vô Định nghe vậy, tự nhận Thánh tông không thể tụt hậu, cũng cười lạnh một tiếng, cất giọng nói: "Cửu Nghi sơn vô đạo bị Thánh đạo ta thảo phạt! Tất cả chúng sinh đều rất tốt, hôm nay tất cả những việc các ngươi phải chịu đều vì Cửu Nghi sơn!"

"Ma đạo yêu nhân đổi trắng thay đen, mặt dày vô sỉ!"

Chương 1108: Bắt đầu chiến tranh

Còn chưa nói hết câu, một giọng nói ù ù lập tức vang lên bên trong Cửu Nghi sơn, khí tượng phóng khoáng, có khí thế chiếm đoạt vạn dặm, lạnh giọng quát: "Các ngươi đã thất bại thảm hại trong đại chiến chính ma năm đó, hôm nay thiên hạ thái bình, mọi việc không cần tranh giành, lại tự ý khởi binh tàn sát người vô tội, đảo lộn phải trái, xem ra năm đó các tổ sư vẫn quá tốt bụng, không dạy dỗ các người tử tế!"

"Vậy cũng không sao, lần này Cửu Nghi sơn ta sẽ không nhân từ nương tay như các tổ sư, chúng đệ tử cần nhớ, trừ ma vệ đạo phải diệt cỏ diệt tận gốc!"

Mỗi một góc của Cửu Nghi sơn đều vang lên tiếng đồng ý: "Trừ ma vệ đạo phải diệt cỏ diệt tận gốc! !!"

Giọng nói kia cười ha ha: "Tốt! Tốt! Tốt! Cửu Nghi sơn ta là người đứng đầu chính đạo, không đội trời chung với ma đạo, hôm nay các ngươi dám đến, chúng ta dám chiến"

"Chỉ là tà ma ngoại đạo tầm nhìn hạn hẹp, cũng dám phát ngôn bừa bãi ở đây!"

"Thiên Sinh ma giáo chỉ nhìn trời sinh, không nhìn ngày sau.

Lấy xuất thân luận cao thấp, không nhìn tâm tính tư chất và sự cần cù của sinh linh, chỉ là một đám cao tầng ích kỷ, ăn nói lung tung, lại đời đời chấp mê bất ngộ, càng đi càng sai lệch, đã bước đến con đường cùng."

"Vô Thủy ma trang tự xưng là tiên nhân giáng thế, lại coi chúng sinh như cô rác, không có chút lòng thương hại nào với sinh linh, chỉ biết đạo đồ của bản thân mà không biết vạn vật có linh, lấy bản thân vượt lên chúng sinh, cho dù ma uy cuồn cuộn, cuối cùng khó thoát kiếp số báo ứng,"

"Luân Hồi tháp! Các ngươi tự xưng là người bảo vệ phương thế giới này, nhưng mỗi một lần xảy ra chiến sự đến mức máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng, đều do các ngươi gây ra!"

"Cái gọi là bảo vệ cũng chỉ biến tướng của việc tàn sát vô tội."

"Nếu các ngươi thật sự bằng lòng trả giá tất cả vì sự yên bình của phương thế giới này, sao không cả môn tự sát!"

"Bây giờ lại nâng đồ đao chĩa về phía sinh linh vô tội, nhất là rất nhiều lê dân phàm nhân, đúng là ma tính tận xương, tội đáng chết vạn lần!"

"Về phần Trọng Minh ma Tông... Ha ha"

"Cửu Nghi sơn không có gì để nói về Ma tông các ngươi, dù sao với khí độ của Tông Chủ, Cửu Nghi sơn ta cam chịu nhận thua."

Thiên Sinh giáo hừ lạnh một tiếng: "Trời cho không lấy, sẽ chịu tội lỗi. Dù vạn vật có linh nhưng người đứng trên vạn linh, sinh ra đã cao hơn vạn tộc."

"Cửu Nghi sơn không biết số trời, hôm nay mới gặp họa hủy diệt."

"Tiên Tôn chúng ta làm việc không cần giải thích với đám tiên hạ đẳng các ngươi đi?" Vô Thủy sơn trang rất lạnh nhạt: "Đạo tâm bị long đong, sa vào hư ảo, loại người ngu xuẩn không chịu nổi như thế, nói nhiều mấy câu với ngươi cũng lãng phí thời gian của bản tiên"

Luân Hồi tháp cũng rất bình tĩnh: "Tạo hóa tròn và khuyết, số trời Luân Hồi. Hôm nay Cửu Nghi sơn ứng kiếp để bảo toàn phương thế giới này."

"Nếu Cửu Nghi sơn có thể kế thừa ý chí Luân Hồi tháp ta, muốn cả môn Luân Hồi tháp ta tự sát, có gì không thể?"

"Nhưng đạo tâm của chư vị không kiên định, trầm mê trong lời khen ngợi tầm thường ở thế gian, nhân từ nương tay, căn bản không thể gánh vác trách nhiệm giữ vững an nguy của một phương thiên địa này."

"Vì vậy, Luân Hồi tháp ta chỉ có thể mời chư vị ngụy đạo lên đường."

Cuối cùng Lệ Vô Định ngẩn người, hơi không rõ ràng cho lắm:

"Khí độ của Tông Chủ Thánh tông ta, tất nhiên không phải thứ mà ngụy đạo các ngươi có thể so sánh... Làm sao? Cửu Nghi sơn định xin hàng Thánh Tông ta?"

rầm rầm rầm...

Trong tiếng châm chọc khiêu khích ngươi tới ta đi, đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn không ngừng rung động.

Ngay lúc tứ đại Ma môn bao vây ở dưới núi, đánh cho khí thế ngất trời, có một tòa cung nội khổng lồ bay trên bầu trời xa xa, một đạo hóa thân của Tô Ly Kinh vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí trên cao, như hoàn toàn không nghe được tiếng mắng chửi của Cửu Nghi sơn ở bên dưới.

Dưới thềm son, gia chủ ba nhà Cửu A Lệ thị, Phù Quang Tư Hồng thị và Chẩm Thạch Tô thị đang đứng.

Lúc này, Tô Thiên Nhai đang trầm giọng nói: "Tông Chủ, lần này thánh ngụy lại khai chiến, là cơ hội để Thánh tông ta kiếm một món hời."

"Bây giờ chiến sự mới nổi lên, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ngụy đạo chuẩn bị không đủ, tiếp theo chắc chắn đan dược chữa thương, đấu pháp, phù lục và pháp bảo, còn có vật liệu sẽ tăng giá trên diện rộng."

"Trong đại chiến, tuy tử thương vô số nhưng may mắn số tu sĩ sống sót sẽ có tỷ lệ đột phá cực kỳ cao."

"Cho nên nhu cầu vật liệu tiến giai cũng sẽ lên cao."

"Đương nhiên, dù sao Cửu Nghi sơn cũng là tông môn lớn, lúc này chắc chắn sẽ mở khố phòng, nới lỏng vật tư vốn không cho phép lưu thông trong tán tu."

"Cho nên ở phương diện này, trước tiên chúng ta có thể thả một chút, chủ yếu kinh doanh hai loại lớn là chữa thương và đấu pháp"

"Tiếp theo, tốt nhất chúng ta phải phái người đi phá hủy toàn bộ được trang, quặng mỏ và thú lan lớn nhất của ngụy đạo."

"Như thế, nguyên vật liệu khuyết thiếu, bọn họ chỉ có nhân tài, lại không bột đố gột nên hồ, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế mua sắm từ bên Thánh đạo"

"Vô Thủy sơn trang toàn tâm toàn ý rèn luyện tâm tính, không quan tâm đến mấy cái này."

Chương 1109: Ác chiến ba trăm năm?

"Luân Hồi tháp cũng chỉ muốn bảo vệ phương thế giới này, không quan tâm danh lợi."

"Đối thủ lớn nhất của chúng ta là Thiên Sinh giáo!"

"Cho nên trước khi ra tay, tốt nhất tìm thời cơ xử lý toàn bộ tài nguyên của Thiên Sinh giáo ở phương diện này."

"Vậy mới có thể một nhà độc đại, bảo đảm trong lúc chiến tranh, dù là Thánh đạo hay ngụy đạo, tất cả vật chữa thương và đấu pháp đều đi ra từ Thánh tông ta!"

"Chờ sau khi chiến tranh tiến hành tới trình độ nhất định, giá hàng toàn bộ Bàn Nhai giới đều nằm trong một ý niệm của Thánh tông"

"Đến lúc đó tùy tiện một viên đan dược chữa thương Kết Đan kỳ, cũng có thể đổi được một đống lớn tài nguyên Nguyên Anh kỳ."

"Như thế, mới không phụ đệ tử tông ta anh dũng giết địch ở tiền tuyến!"

Gia chủ Tư Hồng thị khẽ gật đầu: "Lần trước thánh ngụy đại chiến, mặc dù ma đạo ta thắng nhưng thời gian quá ngắn, chỉ kéo dài mười năm đã tuyên bố kết thúc. Thánh tông bận rộn suốt mười năm, lợi nhuận lại rất ít ỏi, thật khiến người ta thổn thức."

"Lần này chúng ta nhất định phải rút kinh nghiệm, nhất định phải làm cho trận đại chiến này diễn ra dài một chút."

"Nếu bên ngụy đạo không gánh được, lại động tay động chân vào đan dược pháp bảo đưa cho Thánh đạo, cho đan dược pháp bảo ngụy đạo thêm chút tác dụng... Tóm lại, ít nhất lần này phải đánh một trăm năm."

"Một trăm năm quá ít, ít nhất đánh ba trăm năm." Gia chủ Lệ thị Lệ Vô Cữu lắc đầu, nói: "Năm tông ngụy đạo đều biết cách thu mua lòng người, tông môn hắn tích lũy phong phú, chống đỡ trăm năm tuyệt đối không thành vấn đề"

"Hơn nữa bọn họ luôn giả nhân giả nghĩa, không bỏ việc quản lý lê dân bình thường bên dưới, những phàm nhân kia không có chút tu vi nào, theo ý kiến của ta, cũng không cần toàn bộ giết."

"Có thể giữ lại tính mạng của bọn họ, thỉnh thoảng áp chế ngụy đạo mua mạng cho bọn họ."

"Mặc kệ ngụy đạo chịu bỏ ra bao nhiêu, ít nhất cũng thu một khoản tiền"

"Nếu một ngày kia ngụy đạo hạ quyết tâm không cho, đến lúc đó lại phá hủy đúc khí cũng không muộn"

Tô Thiên Nhai gật đầu, còn nói thêm: "Dù sao Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp cũng là đồng đạo của chúng ta, vẫn có khác biệt với đám ngụy đạo Cửu Nghi sơn."

"Cho nên trừ khi ngụy đạo rõ ràng không nhịn được, nếu không bán đủ loại đan dược, pháp bảo, tài liệu cho ngụy đạo, dù sao cũng phải đắt gấp mười lần bán cho đồng đạo mới đúng"

"Gấp mười đâu đủ?" Gia chủ Tư Hồng thị lập tức lắc đầu: "Đến lúc đó đan dược, pháp bảo, vật liệu khắp thiên hạ đều bị tông ta lũng đoạn, ngụy đạo cũng không phải không trả được, ít nhất phải từ gấp trăm lần."

Lệ Vô Cữu nói: "Đúng rồi, hành động lẻn vào cảnh nội ngụy đạo diệt trừ tài nguyên của hắn quá nguy hiểm, Thánh tông ta bồi dưỡng thiên kiêu sao mà trân quý, đừng để bọn họ đi mạo hiểm thì tốt hơn"

"Không bằng thuyết phục Đế tử Vô Thủy sơn trang tự mình chủ trì việc này thì như thế nào?"

"Dù sao loại việc xâm nhập vào trong lòng địch này, chắc chắn có chỗ rèn luyện ở trên mặt tâm tính, Vô Thủy sơn trang sẽ không từ chối:

"Không sai! Thiên kiêu Thánh tông ta đều là Thánh tông đập linh thạch đập tài nguyên bồi dưỡng ra, Thánh tông chưa kiếm được chỗ tốt gì, sao có thể hao tổn ở đây?" Tô Thiên Nhai và gia chủ Tư Hồng thị đều rất đồng ý: "Vô Thủy sơn trang là hạng nhất Thánh đạo ta, việc lớn liên quan đến tình hình chiến sự này, tất nhiên Thánh tông ta không thể chuyên quyền, cũng nên mời tiên nhân làm chủ mới đúng."

Trên thềm son, Tô Ly Kinh vừa nghe bọn họ thảo luận vừa gật đầu, ngoại trừ Luân Hồi tháp cho tài nguyên phong phú, Trọng Minh tông bằng lòng tham gia vào trận đại chiến này, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì kiếm một món hởi.

Thế nhưng...

Tô Ly Kinh bình tĩnh mở miệng: "Đã tham chiến cũng phải bỏ ra chút sức, nếu không dù là Vô Thủy sơn trang hay Luân Hồi tháp, đều không tiện ăn nói."

"Đã vậy, Chẩm Thạch Tô thị phụ trách điều tiết khống chế mấy việc liên quan đến đan dược, phù lục, mặc kệ là vật liệu hay thành đan, phương diện này đều do gia chủ nắm giữ"

"Nếu đến lúc đó không đủ lợi nhuận, bản tọa chỉ hỏi ngươi."

Tô Thiên Nhai vội vàng khom lưng đồng ý: "Vâng!"

Trên mặt hắn ta khó giấu vẻ vui mừng, cái gọi là lợi nhuận không đủ chỉ hỏi hắn ta cũng chỉ lời xã giao mà thôi.

Trong tình hình này, với kế hoạch này, không kiếm tiền mới là lạ!

Trong lúc chiến tranh, việc khó khăn nhất là điều tra rõ ràng, là cơ hội thật tốt để Chẩm Thạch Tô thị đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng.

Ngay sau đó, Tô Ly Kinh lại nhìn về phía gia chủ Tư Hồng thị:

"Những thứ như yêu thú, pháp bảo do Phù Quang Tư Hồng thị phụ trách, có vấn đề gì không?"

Gia chủ Tư Hồng thị mỉm cười, hành lễ nói: "Tư Hồng thị không có vấn để!"

Tâm trạng hai vị gia chủ đều không tệ, trong lòng đã nhanh chóng tính toán có thể lấy được bao nhiêu lợi ích trong lần này.

Duy chỉ có gia chủ Lệ thị Lệ Vô Cữu khẽ nhíu mày, quả nhiên, cuối cùng Tô Ly Kinh nhìn về phía hắn ta, từ tốn nói: "Cửu A Lệ thị đại diện Thánh tông tham chiến lần này, ra người bỏ lực, đi theo ba tông đồng minh tiến đánh ngụy đạo."

"Đừng quá lười biếng chiến đấu, dù Thánh tông cũng đã nhận linh thạch"

Chương 1110: Ma môn hoành hành ngang ngược (1)

"Hơn nữa, trong bốn tông Ma môn, Thánh tông ta luôn không được coi trọng, trong trận chiến này các ngươi nhất định phải đánh ra phong thái Thánh tông ta, tuyệt đối không thể làm giảm thanh danh Thánh tông, hiểu rõ chưa?"

Lệ Vô Cữu chửi ầm lên trong lòng, nhưng lại không thể không kiên trì chắp tay: "Cửu A Lệ thị tuân mệnh"

Mặc dù ở Trọng Minh tông là ba nhà ngồi ngang hàng, nhưng Tông Chủ ra lệnh một tiếng, ngoại trừ những Thái Thượng trưởng lão bế quan sâu trong tông môn nhiều năm, cùng các tổ sư căn bản không biết người ở chỗ nào, trong gia chủ ba tộc bọn họ đều phải kỷ luật nghiêm minh.

Đây không chỉ là môn quy Thánh tông, lúc mỗi vị gia chủ kế thừa vị trí gia chủ sẽ phải lập xuống lời thề đạo tâm.

Tông Chủ thế hệ này xuất thân Chẩm Thạch Tô thị, thê tử của hắn ta là Tư Hồng Khuynh Yến xuất thân Phù Quang Tư Hồng thị, trong những tình huống giống hôm nay, Lệ thị luôn không được chia chỗ tốt gì.

Ngược lại mỗi lần đều trốn không thoát việc xông pha chiến đấu, ném đầu vẩy máu.

Cũng chính vì lý do này, hiện tại Lệ thị cực kỳ coi trọng vị trí Tông Chủ hạ nhiệm!

Nghĩ đến nữ nhi kinh tài tuyệt diễm của mình, cùng đứa con rể cũng thiên tư tung hoành, tâm trạng của Lệ Vô Cữu mới tốt hơn chút.

Tô Ly Kinh lạnh lùng nhìn hắn ta, thấy mặc dù hắn ta bất mãn nhưng không có ý kháng mệnh, lúc này mới nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng phân phó: "Đại khái sắp xếp như thế, các ngươi đi xuống làm việc đi."

"Vâng!" Ba vị gia chủ lại hành lễ rồi lui ra ngoài.

Bên cạnh thác nước bị chặn lại, một đống đá vụn đất vụn đột nhiên nổ tung, hai bóng người nhảy ra.

Lúc này Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu đều đầy bụi đất, trên áo bào cũng dính không ít bụi đất dơ bẩn, thoạt nhìn hơi nhếch nhác.

Dư chấn đại chiến của Vô Thủy sơn trang và Cửu Nghi sơn thật đáng sợ.

Cũng may ngoại trừ bị cát bụi chôn sống một người một Hồ đều không chịu chút tổn thương nào.

Tổn thất duy nhất là uỷ thác luyện đan bị cắt ngang, một lò đan dược đang luyện chế ngay lúc đó bị báo hỏng.

Bùi Lăng nhìn xung quanh hỗn loạn, khẽ nhíu mày.

Một lò đan dược luyện hỏng cũng không tính là gì với hắn.

Lúc Tôn Mục Kiến cho hắn tài liệu, vốn đã cân nhắc đến luyện đan sư đều có tỷ lệ thành đan, vì vậy cho thừa rất nhiều vật liệu.

Chỉ có điều, Vô Thủy sơn trang đột nhiên đánh vào Cửu Nghi sơn, thậm chí ảnh hưởng đến bên Mang Sơn, trong tình huống này mình trốn càng xa càng tốt!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhíu chặt chân mày: "Có hơi rắc rối... Ta và Tôn Mục Kiến đã ký khế sách, trước khi ta luyện chế xong đan dược mà hắn cần, không được rời khỏi cảnh nội Cửu Nghi sơn..."

"Hiện tại chỉ có thể đổi một chỗ xa hơn, nhưng còn phải ở trong địa giới Cửu Nghi sơn..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nhanh chóng đào ra lò luyện đan vừa bị chôn chung với hắn, sau đó lấy ra pháp chu, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đi vào trong, nhanh chóng trốn xa.

rầm rầm rầm...

Tiếng động như lôi đình vẫn còn tiếp tục truyền ra xa, trên bầu trời lập tức dày đặc mây đen, ép đến mức muốn phá vỡ; chốc lát vạn dặm không mây, bầu trời trong xanh...

Sau một khoảng thời gian, pháp chu đến gần biên giới Yến Tê thành Cửu Nghi sơn, nơi này trông rất bình tĩnh, cũng không bị quấy nhiễu gì.

Thế là, Bùi Lăng tìm góc vắng vẻ bố trí trận pháp, tiếp tục luyện đan...

Một ngày sau đó, một tòa thành lớn cổ xưa nguy nga, sau khi một phù văn trên cổng thành cao lớn bị dập tắt, lại cũng không chịu nổi thuật pháp ăn mòn, chẳng mấy chốc bị một đoàn u hỏa đốt cháy thành tro bụi.

Cùng lúc đó, đại trận hộ thành ầm vang vỡ nát!

Mấy đệ tử áo bào xám dẫn đội xông vào trong đó như thủy triều ma tu, triển khai giết chóc.

Bọn họ không chấp nhận đầu hàng, không chấp nhận cầu xin, thậm chí không chấp nhận phản chiến, hô to khẩu hiệu "tạo hóa tròn và khuyết, số trời Luân Hồi", tàn sát tất cả sinh linh trong phạm vi tầm mắt.

Dù có Nhân tộc hay không, dù là nam nữ lão ấu... Trong tay đệ tử áo bào xám đều cầm một cái la bàn kiểu dáng pháp bảo, có thể kiểm tra rõ ràng sinh linh che giấu tung tích.

Mặc kệ là phàm nhân trong hầm ngầm, hài đồng trong mật thất hay tu sĩ trong trận pháp, không một ai may mắn thoát khỏi, đều nhanh chóng chết dưới đồ đao.

Lúc tiếng khóc trong cả tòa thành yếu dần, không gian giữa không trung chấn động, tu sĩ mặc áo bào thuần một màu xanh, vạt áo thêu dấu hiệu Cửu Nghi sơn xuất hiện.

Đệ tử Cửu Nghi sơn đến!

"Đáng chết!" Bọn họ vừa lấy lại tinh thần từ cảm giác choáng váng tạm thời khi truyền tống, đã thấy phía dưới máu chảy thành sông, khắp nơi trên mặt đất là tình cảnh tử thương, đám đệ tử lập tức trợn tròn mắt như muốn nứt ra: "Bọn súc sinh này! !!

Giết!"

Không chút do dự đã dùng thuật pháp sát phạt chiêu bài của Cửu Nghi sơn, ánh sáng [Cửu Thanh Phục Ma Tiên Quang] và tiếng động thần thông đặc biệt của Luân Hồi tháp lập tức chém giết vào cùng một chỗ.

Phường thị Hắc Bồ.

Vô số chưởng ấn huyết sắc hiện ra trên trận pháp, trong chốc lát trận pháp phát ra một tiếng gào thét rồi vỡ nát.

Tô Túy Khinh chỉ huy hai bộ thi khôi mở đường, cái đầu tiên xông vào phường thị, hoàn toàn không để ý đến những sinh linh hoảng sợ, cầu xin trong phường thị, đi thẳng đến khố phòng.

Chương 1111: Ma môn hoành hành ngang ngược (2)

Chẳng mấy chốc, tộc nhân Tô thị đã thành thạo càn quét sạch sẽ toàn bộ khố phòng, bọn họ nhanh chóng phân chia vào cửa hàng trong phường thị, vơ vét từng nhà.

Trong giây lát đã cướp sạch toàn bộ phường thị, đến một viên linh thạch hạ phẩm cũng không thừa lại.

Thấy thế, đám người vốn đang sợ hãi lại thoáng yên tâm, chỉ có thể nói tốn tài tiêu tai.

Nhưng Tô Túy Khinh đột nhiên dừng chân, đưa tay đánh một trảo, trong nháy mắt hút một thiếu niên ở trong đám người vào lòng bàn tay, không đợi thiếu niên này kịp phản ứng, trong hai con ngươi nàng nổi lên ánh sáng tối tăm nhàn nhạt, nhanh chóng đánh giá thiếu niên này từ đầu đến chân, sau đó gật đầu một cái, ném hắn ta cho một tộc nhân: "Nghi là thể chất đặc thù, đừng giết hắn, trước tiên đánh lên Nô Ấn, mang về bán cho Đan phong"

Tộc nhân kia lập tức nói lẩm bẩm, sau đó ngưng tụ ra một con dấu, bên trên khắc một chữ "Nô" theo kiểu vân triện, xung quanh chữ đó còn có rất nhiều hoa văn vân lôi trang trí.

"Không! Không muốn! !!" Cho tới lúc này, thiếu niên và người nhà của hắn ta mới lấy lại tinh thần, tiếng kêu thê lương chưa dừng, con dấu đã hung hăng trùm lên mi tâm thiếu niên.

Chữ "Nô" lớn như cái đấu đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt in dấu vào nhục thân và thần hồn của thiếu niên!

"A!"

Trong tiếng kêu thảm, vẻ mặt đám người Tô Túy Khinh bình tĩnh như không nghe thấy, duỗi ngón lại điểm một cái vào trong đám người: "Cái này cái này còn có cái này, căn cốt không tệ, cũng dẫn theo"

"Hình như trên gáy hài đồng bên kia là một món Phù khí, lấy đi."

"Trên lầu có thiếu nữ dùng một kiện pháp bảo ẩn nấp, căn cốt thể chất của nàng đều tầm thường, giết người lấy đồ."

Việc cướp bóc tiến hành đâu vào đấy, lúc này dưới một mất thất ẩn nấp vốn không có chút khác thường nào ở trong phường thị, đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng.

Bóng dáng Tôn Mục Kiến xuất hiện, hắn ta không kịp xem xét tình hình xung quanh, trực tiếp sải bước ra đã xuất hiện ở trong phường thị, vừa hay thấy tình cảnh thiếu nữ mang theo pháp bảo ẩn nấp bị giết người đoạt bảo, hai mắt đỏ hồng: "Ma đạo tặc tử, ngươi dám! !!"

Một chỉ điểm ra, ánh sáng trong trẻo sắc bén đánh thẳng vào đầu tộc nhân Tô thị.

Nhưng tộc nhân Tô thị kia không tránh không né, một phát giơ thi thể thiếu nữ lên ngăn cản, lại nhân cơ hội thiêu đốt một tấm bùa chú, thuấn gian di chuyển đến bên cạnh Tô Túy Khinh: "Túy Khinh tỷ, đây là trưởng lão Nguyên Anh"

Vẻ mặt Tô Túy Khinh không thay đổi: "Đưa tin hậu phương, mời đám thúc phụ đến đây, nơi này có cá lớn"

Lúc đang nói chuyện, nàng đưa tay lấy ra một chồng phù lục thật dày: "Chúng ta ngăn chặn hắn trước!"

Thương phủ.

Đây là gia tộc của Thương Phù Phong một trong chân truyền đương nhiệm ở Cửu Nghi sơn.

Đại trận hộ tộc chỉ giữ vững không đến thời gian uống cạn chung trà, đã sụp đổ trong sự công kích điên cuồng của một đám tu sĩ Thiên Sinh giáo.

"Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất." Sau khi Kê Ngọc Phù đi vào bên trong dùng thần niệm quét qua, lập tức cười lạnh, "Thương gia này lại có huyết mạch Yêu tộc, hiển nhiên là tổ tiên không đức lấy Yêu tộc huyết mạch ti tiện, ô nhiễm huyết mạch Nhân tộc cao quý, làm điều ngang ngược như thế, sỉ nhục ân điển thượng thiên để bọn họ giáng sinh làm người, đúng là tội đáng chết vạn lần!"

"Giết sạch!"

"Lấy hết đồ vật."

"Ma tu hèn hạ, chúng sinh bình đẳng, sao là quý tiện!" Vẻ mặt gia chủ Thương gia căm phẫn, cầm trường kiếm trong tay, dẫn theo một đám tộc lão đứng bên ngoài chính đường, ngăn cản rất nhiều ma tu, căm hận nói: "Ma môn vô đạo, không cần nhiều lời, giết!"

Cùng lúc đó, hắn ta nhanh chóng truyền âm cho tộc nhân ở hậu phương: "Trốn! Trốn càng xa càng tốt... Thương gia ta không phải đối thủ của những ma tu này, nhân lúc chúng ta ngăn chặn bọn họ phải chia ra trốn! Đi Cửu Nghi sơn tìm Phù Phong!"

"Kể từ hôm nay, Phù Phong là gia chủ Thương gia ta!"

Tiếng động đấu pháp chỉ kéo dài một nén nhang, đầu gia chủ Thương gia đã bị một đao gọt qua, bay lên cao.

Môi hắn ta chật vật khép mở giữa không trung: "Con ta Phù Phong... Chắc chắn sẽ... Đòi lại... Thương gia...

Còn chưa nói hết câu, thần thái trong mắt tan đi, đã thân tử đạo tiêu.

"Phụ thân! !!" Đầu rơi xuống đất còn chưa dừng lại ngay, lăn ra một đoạn đường, vừa lúc xuất hiện trước chân của bóng người vừa truyền tống đến.

Thương Phù Phong hoảng sợ muốn chết, một tay ôm lấy đầu phụ thân, lại nhìn xung quanh thấy rất nhiều thúc bá thẩm mẫu, thúc tổ di bà đều bỏ mình ngay tại chỗ.

Còn có đệ tử Thiên Sinh giáo đang nhân lúc thi cốt chưa lạnh, lột da róc xương, rút ra tinh huyết...

"Các ngươi đều phải chết! !!" Sau lưng Thương Phù Phong dâng lên chưởng ấn màu trắng khổng lồ, vỗ mạnh về phía đám ma tu.

Quặng mỏ Lộc Hải.

Sau khi đại trận chấn động dữ dội một lát, cuối cùng chống đỡ hết nổi, ầm vang vỡ nát.

Một đám tu sĩ Vô Thủy sơn trang nhanh chóng đi vào bên trong, trắng trợn giết chóc.

Vẻ mặt bọn họ đều rất bình tĩnh, đối mặt với người trong quặng mỏ thút thít cầu xin, phẫn nộ chửi mắng, nguyền rủa chống cự...

Lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Có một vài người nhàm chán chém giết những sinh linh này còn rảnh rỗi truyền âm nói chuyện với đồng môn: "Lần này hạ giới nhiều năm, cuối cùng huyễn cảnh này đã có chút chỗ đặc biệt."

Chương 1112: Viện quân chính đạo (1)

"Không sai, đoạn thời gian trước trong lòng ta luôn nóng nảy, cuộc sống không thú vị thế này, sao có thể rèn luyện tâm cảnh?"

"Ta đã chuẩn bị kỹ càng, bắt chước vị Tiên Tôn kia đến Lưu Lam hoàng triều làm quan, thử xem có thể đột phá hay không...

Cũng may cuối cùng huyễn cảnh có chỗ biến hóa, thật sự đáng mừng..."

"Chỉ có điều loại giết chóc đơn thuần này cũng không có ý nghĩa gì...

"Không phải Luân Hồi tháp nói, sau khi diệt năm tông ngụy đạo, thiên hạ sẽ có tình cảnh mới sao? Đã vậy, trước tiên giết đi. Giết xong lại nói."

"Có lý...

Trong tiếng kêu rên, không gian dao động, một đội đệ tử Cửu Nghi sơn đột nhiên xuất hiện, thấy ngày xưa quặng mỏ luôn bình tĩnh lúc này lại cực kỳ bi thảm, các đệ tử rối rít ra tay: "Ma đạo yêu nhân, nhận lấy cái chết! !!"

Cửu Nghi sơn.

Mông Tượng Đức tọa trấn trung tâm, chủ trì đại cục, mười mấy tên trưởng lão phụ tá, mỗi người quản lý chức vụ của mình.

Từng tin tức bất chợt được bẩm báo lên từng tầng, chẳng mấy chốc từng mệnh lệnh được đưa ra, lập tức có người, vật tư, trận pháp điều động...

Vẻ mặt các trưởng lão nghiêm túc, trong lòng đều hơi nặng nề, mặc dù Cửu Nghi sơn là hạng nhất chính đạo, bàn về thực lực cũng gánh được danh hiệu hạng nhất trong ngũ đại chính đạo.

Nhưng hiện tại tứ đại Ma môn đều tới, lấy một tông đối phó tứ tông căn bản không đủ người.

Trong vòng một ngày, một đám đệ tử nhất định phải liên tục tiến hành cứu viện, bây giờ phần lớn đệ tử trong tông đều bị phái ra ngoài, thậm chí rất nhiều đệ tử đang bế quan cũng bị gọi ra, tham gia vào chiến trường.

Hiện tại còn đệ tử ở lại trong môn, hoặc bị trọng thương cần điều dưỡng: hoặc thời gian nhập môn quá ngắn, tu vi quá thấp, phái ra tương đương đi chịu chết...

Về phần từ bỏ những sinh linh nằm dưới sự quản lý, đám người Mông Tượng Đức chưa từng có suy nghĩ này.

Một mặt, bọn họ là danh môn chính đạo, không làm được loại chuyện này; mặt khác, công pháp căn bản của Cửu Nghi sơn có yêu cầu với tâm tính.

Nếu vì e ngại tổn thất mà đóng sơn không ra, đến lúc đó sinh linh đồ thán, đạo tâm của bọn họ nhất định vỡ nát, tu vi giảm mạnh, đến lúc đó đừng nói tiếp tục đứng đầu chính đạo, chỉ sợ Cửu Nghi sơn còn không gánh nổi đạo thống!

Rầm rầm rầm...

Trên trời cao, phong vân thay đổi trong nháy mắt.

Thỉnh thoảng có lôi long điện mãng gào thét, lại có u hỏa vô tận và hào quang to lớn tranh phong với nhau.

Phía đông Cửu Nghi sơn, Lệ Vô Định mặc áo bào xanh đai da, trên tay ban chỉ điêu khắc "Cửu A Lệ" theo lối vân triện không ngừng lấp lóe ánh sáng nhạt, thúc giục U Hồn tăng tốc độ gặm nuốt đại trận.

Chỉ có điều, dù tiếng gặm nuốt của ngàn vạn U Hồn như thủy triều che khuất bầu trời, đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn vẫn lù là không động đậy.

"Thập Thất thúc, dù chúng ta liên tục tiến đánh đại trận này, chỉ sợ không có thời gian mấy năm cũng không thể làm gì." Lệ Yến Nhiên quan sát một lát, đi ra phía trước khẽ nói với Lệ Vô Định, "Trừ khi tu sĩ cấp bậc Tông Chủ ra tay, nếu không..."

Còn chưa nói hết câu, bên tai hắn ta đã truyền đến tiếng cười của Lệ Vô Định: "Gấp cái gì? Người muốn hủy diệt năm tông ngụy đạo là Luân Hồi tháp, cũng không phải Thánh tông ta"

"Gia chủ vừa truyền đến tin tức, Tông Chủ ra lệnh Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị phụ trách điều tiết khống chế vật cần thiết trong lúc chiến tranh, lại để Lệ thị ta xông pha chiến đấu... Nhưng số tài nguyên mà Luân Hồi tháp cho lúc xuất phát lại là ba nhà chia đều"

"Tiểu tử ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ thật sự muốn quyết đấu sinh tử vì Luân Hồi tháp?"

"Làm dáng một chút là được."

"Gia tộc khó khăn bồi dưỡng được các ngươi, đừng hao tổn ở chỗ này, đột nhiên làm Lệ thị ta bị tổn thất"

"Tốt, ngươi không cần ở chỗ này, nhanh đi tìm cách thân thiết với Vô Thủy sơn trang, gặp chuyện gì cứ trốn phía sau bọn họ...

Mọi việc đều coi trọng giữ mạng!"

"Nếu vô ý rơi vào trong tay ngụy đạo, cùng lắm bán đứng đệ tử ba tông còn lại, đổi lấy mạng sống của mình, hiểu không?"

Phía nam, đám người Luân Hồi tháp vẫn không có bất kỳ tiếng động gì, đại trận vững chắc cũng nằm trong dự đoán của bọn họ, vì vậy không hề thấy thất vọng, chỉ không ngừng hội tụ lực lượng của đám người, phát động công kích với đại trận.

Phía tây, đám người Vô Thủy sơn trang đã trắng trợn xuất công không xuất lực: "Không thú vị, cực kỳ không thú vị... Trang Chủ bị ngăn chặn, thời gian chuyển thế của chúng ta còn thấp, trong thời gian ngắn căn bản không mở ra đại trận này, vây quanh nơi đây có ý nghĩa gì?"

"Còn không bằng cùng mấy vị Tiên Tôn, Kim Tiên khác đi đồ thành diệt tộc..."

"Đúng rồi!"

"Hay là chúng ta cũng đi thôi? Ở lại nơi này chỉ không dưng tốn thời gian, không có chút tác dụng rèn luyện tâm tính nào!"

"Cũng không thể nói như vậy, chư vị tiên hữu, loại tấn công vô dụng này khiến người ta uể oải thất vọng, nếu lúc này chúng ta có thể ổn định tâm thần, cố gắng có thể đạt được sự tăng trưởng trên tâm tính..."

Bọn họ mồm năm miệng mười bàn tán, nhanh chóng chia hai phái.

Một phái cho rằng ở lại nơi đây có thể rèn giũa tâm tính, cho nên tiếp tục tiến đánh đại trận; một phái khác cho rằng ở lại chỉ lãng phí thời gian, thế là xoay người rời đi, đi tham gia tàn sát sinh linh.

Chương 1113: Viện quân chính đạo (2)

Mặt phía bắc, Thiên Sinh giáo vẫn đang tiếp tục công kích, việc tế tự phàm nhân trên tế đàn vẫn chưa ngừng lại, thanh thế cực kỳ to lớn.

Nhưng trên thực tế...

"Mấy phàm nhân tiếp theo có căn cốt không tệ, nên giữ lại loại tinh huyết này cho các sư huynh sư tỷ chân truyền." Một đệ tử Thiên Sinh giáo truyền âm nhắc nhở đồng bạn: "Trước tiên chúng ta nhường một chút."

"Lận sư huynh, làm vậy nguyền rủa trong đại trận sẽ bị suy yếu tới cực điểm, thật sự không có vấn đề sao?" Một sư đệ hơi lo lắng hỏi.

Lận sư huynh này cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng chúng ta không ngừng rút ra tinh huyết là có thể nguyền rủa người trong Cửu Nghi sơn? Vậy ngươi cũng quá khinh thường hạng nhất ngụy đạo."

"Đây là sự tồn tại ngang vai vế với Thánh giáo ta."

"Không có tu sĩ cấp bậc Giáo Chủ tự mình ra tay, còn dưới tình huống trong trận không có Sơn Chủ Cửu Nghi sơn chủ trì trận pháp, mới có thể công phá trong khoảng thời gian ngắn... Mặc kệ chúng ta có dốc sức hay không, kết quả tạm được là xong."

"Nhưng vì sao phải lãng phí những tinh huyết đã đưa tới cửa này?"

"Lại nói, bây giờ chúng ta nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, không phải tiếp theo cũng có thể dốc sức vì Thánh giáo sao?"

Nói xong, lại nhắc nhở: "Sau khi rút khô tinh huyết của mấy phàm nhân căn cốt tốt kia, cũng nhớ kỹ phải đánh dấu thi thể, giữ lại đúc khí"

Vào lúc này, không gian trên khoảng không Cửu Nghi sơn đột nhiên dao động kịch liệt.

Chợt một pháo đài đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thành lũy này đều được Nhiêm Lân thiết tinh bao bọc, từ đầu đến chân điêu khắc rất nhiều phù văn phòng hộ và công kích, xung quanh thành lũy có tiễn tháp san sát. Lúc này, trong mỗi một tòa tiễn tháp đều có một đoàn ánh lửa đen nhánh không ngừng co vào, bành trướng, co vào, bành trướng... Lúc nhảy lên truyền ra khí tức làm người ta sợ hãi.

"Yến Tê thành!" Nhìn thấy toà thành lũy này, toàn bộ trên dưới Cửu Nghi sơn thầm thở phào, ngay sau đó thành lũy đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại cứ thế lao vào chiến cuộc của Sơn Chủ Cửu Nghi sơn và Trang Chủ Vô Thủy sơn trang, ánh lửa đen nhánh trong hơn trăm tiễn tháp đồng thời hóa thành một tiêu thương, gào thét bay ra!

Tiêu thương rời khỏi tiễn tháp lại không ngừng dung hợp, chỉ trong hai lần chớp mắt đã hóa thành một thanh tiêu thương khổng lồ như ngọn núi, lấy khí thế xuyên qua bầu trời khóa chặt Trang Chủ Vô Thủy sơn trang!

"Thành Chủ Yến Tê thành cũng tới?" Cùng lúc đó, phía dưới mây đen dày đặc, Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh đang thôi diễn sơ hở của đại trận từ tốn nói: "Vậy cực kỳ tốt, ngươi cũng ở lại đây luôn đi"

Theo giọng nói của hắn ta, Lưu Ly Tháp ba mươi bảy tầng chậm rãi dâng lên từ hư không, ngăn ở trước mặt thành lũy Yến Tê thành.

Oanh! !!

Lực tấn công khổng lồ khiến mặt đất xung quanh Cửu Nghi sơn nứt nẻ như mạng nhện.

Vô số suối ngầm phun ra ngoài, núi nửa bộc phát, phi cầm tẩu thú hoảng sợ chạy trốn, cỏ cây ngăn trở, sông ngòi đứt gãy, núi non sụp đổ, khắp nơi rối loạn như tận thế giáng lâm...

Lại qua một ngày, Hàn Ảm Kiếm tông đuổi tới.

Phi kiếm anh dũng ngang trời, ba vạn kiếm khí như rồng, gào thét đi chuyển, những nơi đến vạn pháp câu diệt!

"Kiếm Thần, nhiều năm không gặp, còn nhớ đến cố nhân?" Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đạp không mà đứng, mỉm cười chào hỏi.

Lúc nói chuyện, kim quan trên đỉnh đầu hắn ta tản ra ngàn vạn hào quang, ngăn cản làn sóng kiếm khí mênh mông trào lên từ phía đối phương.

Theo Yến Tê thành và Hàn Ảm Kiếm tông đến, tình hình của Cửu Nghi sơn dần ổn định.

Tối hôm đó, Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều phong trần mệt mỏi cũng lần lượt chạy đến.

Lúc này, Tô Ly Kinh đứng lên ở trong cung, nhìn về phía Lệ Vô Cữu: "Ngăn lại hai tông môn ngụy đạo này, đừng làm mất thanh danh Thánh tông."

Lệ Vô Cữu nghiêm nghị khom người: "Vâng."

Bóng dáng Tô Ly Kinh lập tức biến mất, trên bầu trời truyền đến dao động thuật pháp đặc biệt của Trọng Minh tông, không gian co lại, nguyền rủa như nước thủy triều, thi khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông tuỳ tiện bày ra.

Lúc mây đen lăn lộn, nhánh hoa to lớn chầm chậm dâng lên, khí thế to lớn như mặt trời giữa trời.

Ba tông đứng đầu gặp mặt, không nói lời nào trực tiếp khai chiến!

Lệ Vô Cữu ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, vẻ mặt u ám nhưng vẫn lập tức truyền âm: "Điều động tộc nhân theo ta ngăn cản viện quân của Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều:

Đảo mắt đã qua năm ngày.

Ở nơi dã ngoại giao giới của Cửu Nghi sơn và Yến Tê thành, khắp nơi yên tĩnh.

Bùi Lăng mặt không thay đổi kết động pháp quyết, một lát sau bên tai hắn truyền đến tiếng "leng keng", theo đó là nhắc nhở "lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..." lại hoàn thành luyện chế một lò đan dược.

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng hoạt động tay chân, trong số đan dược mà Tôn Mục Kiến yêu cầu, đã hoàn thành luyện chế toàn bộ đan dược tốn thời gian nhất.

Mấy loại đan dược sau đó, tổng cộng lại cũng không tốn đến mấy ngày.

Chương 1114: Nghe theo bản tâm

Liên tục luyện đan năm ngày năm đêm, mặc dù pháp lực cũng không tiêu hao bao nhiêu, nhưng bây giờ Vô Thủy sơn trang và Cửu Nghi sơn đang khai chiến, vì đề phòng xảy ra chuyện không may, hắn vẫn lập tức ăn vào một viên đan dược, nhanh chóng bổ sung.

Ngay lúc Bùi Lăng khôi phục pháp lực, trong túi trữ vật đột nhiên có động tĩnh.

Hắn nhướn mày lấy ra xem xét, là Tôn Mục Kiến liên hệ Truyền Âm Phù với hắn.

Tôn Mục Kiến?

Bùi Lăng giật mình, hắn còn chưa luyện xong đan dược, nếu bây giờ đối phương vội vã cần dùng, nhiều lắm hắn chỉ có thể giao chỗ đã luyện chế tốt.

Trong lúc suy nghĩ, hắn thôi động Truyền Âm Phù, bên trong lập tức truyền đến giọng nói nóng vội của Tôn Mục Kiến: "Vương Cao đại sư, bây giờ ngươi ở nơi nào? Còn an toàn không?"

Bùi Lăng nói: "Ta ở chỗ giữa Cửu Nghi sơn và Yến Tê thành, nơi này cực kỳ an toàn. Nhưng hình như vài ngày trước đó, Cửu Nghỉ sơn xảy ra chút việc?"

"Không sai." Tôn Mục Kiến nói thẳng: "Tứ đại Ma môn liên thủ tiến đánh Cửu Nghi sơn, Yến Tê thành, Hàn Ảm Kiếm tông, Tố Chân Thiên và Lưu Lam hoàng triều đã đưa viện binh tới, hiện tại đại chiến chính ma hoàn toàn bộc phát, Cửu Nghi sơn đang trong thế giằng co, trong chốc lát khó phân cao thấp."

"Lão phu tìm đại sư là có việc muốn nhờ."

"Hai ngày trước Trấn Ma quan thất thủ, Triệt Châu, Tập Châu bị thương nặng."

"Mặc dù mấy minh hữu Hàn Ảm Kiếm tông giúp đỡ, hiện tại đã đuổi phần lớn ma tu ra ngoài, một lần nữa đoạt lại Trấn Ma quan, nhưng Triệt Châu đã phát hiện ôn dịch nhằm vào phàm nhân"

"Nghi là Luân Hồi tháp phát tán"

"Hiện tại toàn bộ Triệt Châu đã bị phong tỏa, để phòng khuếch tán.

"Nhưng Triệt Châu có ức vạn phàm nhân, ngoài ra còn có rất nhiều sinh linh vô tội."

"Bây giờ một bộ phận đã bị ôn dịch xâm nhập, có thể mời đại sư đến đó, trợ giúp luyện chế Ích Độc Đan, giải cứu lê dân hay không?"

"Nếu đại sư bằng lòng vất vả, Cửu Nghi sơn sẽ cảm tạ đầy đủ!"

Đại chiến chính ma?

Ôn dịch?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, hóa ra vài ngày trước Vô Thủy sơn trang tiến đánh Cửu Nghi sơn, không phải hai khai chiến tông, mà là tứ đại Ma môn và ngũ đại chính đạo khai chiến!

Loại chiến tranh quy mô lớn này, mặc kệ ai thua ai thắng, người gặp nạn nhiều nhất vẫn là phàm nhân không có chút tu vi nào.

Dù sao, chỉ cần bước vào con đường tu sĩ, cơ bản là bách bệnh bất xâm, tật bệnh ôn dịch bình thường không thể ảnh hưởng.

Ngược lại đối mặt với đủ loại thủ đoạn của tu sĩ, phàm nhân căn bản không có sức ngăn cản.

Chiêu này của Luân Hồi tháp có thể nói là ngoan độc.

Nếu chuyện này xảy ra ở dưới sự quản lý của ma đạo, e là tất cả phàm nhân có chết sạch, đám cao tầng cũng không để ý chút nào.

Nhưng Cửu Nghi sơn là tông môn chính đạo, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn phàm nhân dưới sự quản lý đi chết.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Có thể, vãn bối sẽ qua đó xem một chút, nhưng vãn bối chỉ cứu chữa phàm nhân, nếu muốn khai chiến với Ma môn, vãn bối chỉ là một luyện đan sư, e rằng bất lực."

Vừa nói ra lời này, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy yên bình.

Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu lại quan tâm thiên hạ.

Lúc trước cảnh giới, tu vi, thân phận đều quyết định thay hắn, hắn chỉ có thể đối đầu với mọi việc, chứ không phải nghĩ việc cần phải làm.

Nhưng hiện tại tạm thời thoát khỏi thân phận Thánh Tử Trọng Minh tông, tu vi cũng đã Nguyên Anh, trong phạm vi mà mình đủ khả năng, hắn muốn làm một vài việc tuân theo bản tâm, chứ không phải cân nhắc lợi hại, theo đuổi ích lợi của mình.

Thế nhưng, Bùi Lăng lại không định xen vào đại chiến hai đạo chính ma.

Hiện tại hắn còn không biết nguyên nhân chính ma khai chiến, nhưng chiến trường xảy ra ở Cửu Nghi sơn, hiển nhiên là bên ma đạo ra tay trước.

Trước đó Bùi Lăng có qua lại với chính đạo mấy lần, nói từ bản tâm, hắn càng thích lý niệm và tác phong của chính đạo.

Nhưng hắn sinh ra đã ở trong gia tộc do ngoại môn đệ tử Trọng Minh tông xây dựng, hiện tại lại là Thánh Tử Trọng Minh tông, mặc dù tông môn này âm phủ, nhưng thật sự có bồi dưỡng hắn.

Càng khỏi phải nói, đạo lữ Lệ Liệp Nguyệt là Thánh Nữ Trọng Minh tông.

Không phải vạn bất đắc dĩ, Bùi Lăng không muốn đối địch với Trọng Minh tông chút nào.

Tôn Mục Kiến không hề do dự với yêu cầu này: "Tốt! Chỉ cần Vương Cao đại sư đồng ý giúp đỡ cứu người là được, về phần Ma môn, đây là việc của tông môn chính đạo chúng ta, tuyệt đối không liên quan đến đại sư."

"Đại sư cao thượng, lão phu thay mặt lê dân Triệt Châu, thay mặt Cửu Nghi sơn cảm tạ đại sư!"

"Lão phu lấy danh nghĩa Cửu Nghi sơn đảm bảo, bất kỳ Đan sư gì, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, không hỏi quá khứ, chỉ cần có thể giải quyết trận ôn dịch này, sau này vĩnh viễn là khách quý của Cửu Nghi sơn ta! Dù không thể, bất kỳ luyện đan sư nào bằng đi chuyến này, Cửu Nghi sơn cũng không để hắn tay không mà về."

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "vãn bối sẽ cố hết sức. Đúng, không biết bây giờ vãn bối đến Triệt Châu như thế nào?"

Tôn Mục Kiến nói: "Xuất phát từ phường thị lần trước, lấy bước chân của tu sĩ Kết Đan kỳ, phi hành về phía tây bắc ba ngày ba đêm là có thể đến"

Chương 1115: Ôn dịch (1)

"Đúng rồi, nếu trên đường thấy một dãy núi uốn lượn như long xà, tuyệt đối đừng bay thẳng qua"

"Phía trên có bố trí sát trận dẫn dắt địa mạch"

"Đến Trấn Ma quan, lão phu sẽ đưa tin tức đại sư đến Triệt Châu cho Trấn Ma quan biết, đến lúc đó đại sư lấy ra Truyền Âm Phù của lão phu, là có thể nghiệm chứng thân phận, thông qua cửa ải.

Bùi Lãng nói: "Được."

Sau đó nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói thêm: "Kính xin tiền bối không được lộ ra tin tức vãn bối ở đây, vãn bối và Ma môn có chút mâu thuẫn, nếu Ma môn biết vãn bối ở đây, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện."

"Yên tâm!" Tôn Mục Kiến vội vàng nói: "Lão phu nhất định giữ bí mật cho đại sư, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của đại sư cho bất kỳ kẻ nào."

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng xác nhận mình không bỏ sót điều gì muốn dặn dò, lại hỏi thăm vài câu về tình huống ôn dịch, thấy Tôn Mục Kiến cũng không rõ lắm liền kết thúc truyền âm.

Sau đó hắn không hề do dự, lập tức thu dọn đồ đạc dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu xuất phát.

Dựa theo phương hướng mà Tôn Mục Kiến chỉ, trên đường Bùi Lăng lấy [Huyết Vô Diện] lại huyễn hóa một khuôn mặt, đổi một bộ áo bào xám, trải qua bảy ngày bảy đêm phi hành, cuối cùng đã tới Trấn Ma quan.

Lúc này bầu không khí trong Trấn Ma quan rất nghiêm túc, kiểm tra nghiêm ngặt.

Nhưng cũng may Bùi Lăng có Tôn Mục Kiến giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã thông qua kiểm tra, hơn nữa nghe nói hắn là luyện đan sư đến Triệt Châu cứu chữa phàm nhân, trên dưới Trấn Ma quan nổi lòng tôn kính, còn đặc biệt điều một đệ tử Cửu Nghi sơn dẫn đường cho hắn.

"Hiện tại tình huống thế nào?" Trên đường đến Triệt Châu, Bùi Lăng hỏi.

Đệ tử Cửu Nghi sơn lo lắng nói: "Tình huống bây giờ rất không ổn, chỉ có Ích Tà Đan thượng phẩm trở lên mới có thể có tác dụng với trận ôn dịch này. Nhưng chiến sự đột ngột xảy ra, hàng tồn kho không đủ. Hơn nữa hôm trước Ma môn tập kích đội xe vận chuyển đan dược, tổn hại hơn phân nửa thành đan, hiện tại đan dược khan hiếm, gần như ngày nào mỗi tòa thành trì cũng khiêng ra mấy trăm người..."

"Trước mắt đã thử qua đủ loại thủ đoạn, ngoại trừ Ích Tà Đan thượng phẩm, đám Đan sư chỉ có thể dùng đan dược loại sinh cơ, cưỡng ép kéo lại tính mạng của các sinh linh"

"Chỉ là phàm nhân quá yếu, quá bổ cũng không chịu nổi, cách này không thể lâu dài."

"Lúc này Đan sư bằng lòng đến Triệt Châu, chúng ta vô cùng cảm kích"

Bùi Lăng nghe vậy, khẽ nhíu mày.

Lại hỏi: "Có biết tình hình cụ thể của trận ôn dịch này là như thế nào không?"

"Loại ôn dịch này, đầu tiên phàm nhân sẽ sốt cao, hắt hơi, đau đầu, còn nôn mửa, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, chẳng mấy chốc sẽ thần chí không rõ, nói mê sảng." Đệ tử Cửu Nghi sơn nói, "Nếu không cứu chữa, tiếp theo là đau nhức ngực, ho khan, ho ra máu...

"Bỏ mặc không quan tâm, trong vòng hai ba ngày sẽ suy kiệt mà chết"

"Sau khi chết quanh thân chảy máu, hiện ra vết hoại tử màu đỏ tím.

"Vì vậy Đan sư cung phụng hoàng triều tạm thời đặt tên ôn dịch là 'Cám dịch"

Cám dịch...

Bùi Lăng trầm ngâm, Ích Tà Đan thượng phẩm trở lên?

Mình thành đan đều là cực phẩm, chỉ cần đan dược có thể giải quyết vấn đề, đây không phải là vấn đề với mình.

Lại nghe đệ tử Cửu Nghi sơn nói: "Vị đại sư này, lần này đệ tử đưa ngươi đi Mạc thành, trong thành có chân truyền tông ta tọa trấn.

Sau khi ngài đến đó, cứ đối phó ôn dịch, chân truyền tông ta sẽ đối phó việc Ma tông."

Bùi Lăng gật đầu, mặc kệ như thế nào, trước tiên đến đó xem tình huống thực tế lại nói.

Tóm lại, trong phạm vi năng lực, Bùi Lăng bằng lòng cố hết sức cứu người...

Mạc thành.

Đây là một trong vài chục tòa thành trì lớn nhất Triệt Châu.

Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt.

Nhưng bây giờ, đã giữa trưa cả tòa thành trì lại yên tĩnh như chết, không nghe thấy tiếng gà chó, chỉ có mấy tiếng kêu khóc vụn vặt kéo dài không lâu, dường như đã mỏi mệt không chịu nổi, mệt mỏi im bặt.

Cổng thành xung quanh đóng chặt, chỉ có cổng nam mổ một chút xíu khe hở, mấy đệ tử Cửu Nghi sơn đeo Ích Độc Châu, Trấn Tà Phù, vẻ mặt cảnh giác thủ vệ ở đây.

Tiếng ròng rọc kéo nước vang lên, một nhóm khôi lỗi đẩy từng cái xe ba gác đi từ các nơi trong thành tụ hợp đến phố dài, cuối cùng xếp thành hàng dài, muốn ra thành đốt cháy chôn cất.

"Con ơi..." Tiếng kêu thảm thê lương đột nhiên vang lên, một nữ tử tóc tai bù xù hai chân trần trụi lảo đảo nghiêng ngả chạy trên đường đá vụn, hoàn toàn không để ý chỗ đi qua đã để lại vết máu loang lổ, muốn đuổi kịp xe ba gác nào đó: "Vì sao người đi không phải vi nương... Ngươi đi rồi, bảo vi nương phải sống thế nào?"

"Vị tiểu thím này." Tu sĩ đi cùng bên cạnh đội ngũ đưa tang giữ chặt nữ tử muốn thuyết phục, nhưng nữ tử kia xoay người lại, lại nôn ra một ngụm máu đỏ vào trên người tu sĩ, trong cổ ôi ôi ôi, chẳng mấy chốc đã xụi lơ trên mặt đất.

Tu sĩ kia khẽ giật mình, theo bản năng lấy ra đan dược muốn đút cho nàng ăn, nhưng nữ tử lại nhân cơ hội né tránh hắn ta, lộn nhào về phía xe ba gác, ôm lấy một thân thể nho nhỏ: "Đa tạ tiên sư, nhưng ta thủ tiết nhiều năm, trong lòng chỉ nghĩ đến cốt nhục, bây giờ hắn đi rồi, ta cũng không muốn sống, không cần lãng phí đan dược của tiên sư."

Chương 1116: Ôn dịch (2)

Tu sĩ còn đang do dự, nữ tử lại mềm nhũn ngã xuống, hắn ta giật mình bước tới kéo lên xem xét, chẳng biết một cây trâm dài đã lặng yên cắm vào tim nữ tử từ lúc nào.

Nàng tự sát.

"Sao mấy thi thể ở chỗ này đều không phải nhiễm dịch mà chết?"

Ở cổng thành, tu sĩ phụ trách thủ vệ đều thờ ơ với tình cảnh trước mắt, hai ngày qua bọn họ đã nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt, lúc này cả người đều chết lặng, không còn sức thể hiện ra bất kỳ cảm xúc dữ dội gì.

Chỉ có bàn tay cầm binh khí run nhè nhẹ mới có thể để lộ ra trong lòng những đệ tử vẫn luôn tĩnh tu trong núi này đã mất bình tĩnh đến mức nào.

Một người trong đó dựa theo quy định tông môn, lấy thuật pháp đánh giá mỗi một bộ thi thể ra khỏi thành, bỗng nhiên "..." một tiếng, chỉ vào một chiếc xe ba gác đang xếp chồng năm bộ thi thể trong số đó hỏi.

"À, kia là một nhà năm miệng ăn." Tu sĩ đi cùng đội ngũ đưa tang bấm niệm pháp quyết quét sạch bãi nôn của nữ tử, liếc nhìn, giọng điệu không có chút rung động nào nói: "Thật ra bọn họ không lây nhiễm ôn dịch, nhưng thấy tình hình trong thành, trong lòng sợ hãi khó có thể chịu đựng, cả nhà dứt khoát treo cổ tự vẫn"

"..." Cổng thành yên tĩnh, một lát sau mới có tu sĩ nói: "Không có vấn đề, đều đi thôi"

Dừng một chút: "Nghe nói trong khố phòng còn có một số vật liệu, phía trên cũng đồng ý nhanh chóng phân phối một Đan sư có thể luyện chế Ích Tà Đan thượng phẩm tới?"

"Đúng thế"

"Biết cụ thể lúc nào đến không?"

"Khó mà nói... Hiện tại khắp nơi đều đang cần Đan sư..."

"Mạc thành là thành lớn, có rất nhiều sinh linh, chắc sẽ ưu tiên nơi đây..."

"Nhưng sinh linh nơi khác cũng là sinh linh, chỉ sợ cấp trên cũng khó xử... Ôi...

"Các ngươi nói xem một nhà năm miệng ăn kia làm gì thế? Biết đâu qua hai ngày nữa sẽ không sao..."

"Đừng suy nghĩ nữa, thủ thành đi... Sau này lại lấy mấy vạc Dưỡng Nguyên đan thủy, có thể bảo vệ một người là một người, dù sao cũng để bọn họ chống đỡ chờ được Đan sư."

Lúc các tu sĩ nói nhỏ, bỗng nhiên trước mắt thoáng qua một bóng người, một bộ thanh sam hiện ra cách bọn họ không xa.

"Đậu sư huynh!" Các tu sĩ giật mình, vội vàng hành lễ.

Nhưng Đậu Đại hoàn toàn không để ý tới những sư đệ sư muội này, lại sải bước ra, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thành mấy chục trượng, thi lễ về phía khoảng không: "Cửu Nghi sơn chân truyền Đậu Đại, thay mặt Triệt Châu, thay mặt sinh linh Mạc Thành, đa tạ đại sư cao thượng!"

Còn chưa nói hết câu, một chiếc phi thuyền chầm chậm hạ xuống trước mặt hắn ta.

Sau khi cửa khoang mở ra, đệ tử Cửu Nghi sơn dẫn đường nói:

"Đại sư, nơi này là Mạc thành, vị bên ngoài kia là ta Cửu Nghi sơn chân truyền Đậu Đại Đậu sư huynh"

"Tại hạ còn có chức trách trong người, chỉ đưa đại sư tới đây."

"Làm phiền" Bùi Lăng nhẹ gật đầu, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đi xuống phi thuyền, chẳng mấy chốc phi thuyền lại bay vào bầu trời, giây lát đã đi xa.

Đậu Đại đánh giá Bùi Lăng một chút, thấy hắn che đầu giấu đuôi, nữ tử bên cạnh ăn mặc che che lấp lấp cũng không để ý, sau khi chắp tay thi lễ, trầm giọng nói: "Vị đại sư này, việc này không nên chậm trễ, kính xin theo ta vào thành."

Bùi Lăng gật đầu: "Được."

Lúc đang nói chuyện, hai người một Hồ bước nhanh về phía cổng thành, sau khi vào thành chỉ thấy trong thành vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kêu khóc cũng có vẻ yếu ớt.

Đệ tử thủ thành và tu sĩ phụ trách tuần tra ven đường, sau một vài cánh cửa sổ, vô số ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trong những ánh mắt kia có vài người là hy vọng, có vài người là thấp thỏm, có vài người là lo được lo mất... Cùng chết lặng.

Bùi Lăng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ, khẽ nhíu mày.

Chẳng mấy chốc, Đậu Đại dẫn theo Bùi Lăng đến một phòng luyện đan.

Nơi đây đã chuẩn bị đầy đủ đan lô, đan hỏa, đan phương và dược liệu, cửa vừa mở ra, hệ thống đã tự động online: "Leng keng!

Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài...

Đậu Đại đứng ở cửa, trầm giọng nói: "Vị đại sư này, trước mắt trong thành thiếu Ích Tà Đan thượng phẩm, nhớ kỹ, chỉ cần thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm không hề có tác dụng với dịch bệnh! Hiện tại Ma môn đang ngăn chặn việc vận chuyển thành đan và dược liệu khắp nơi, tồn kho trong thành đều ở chỗ này.

"Cho nên lúc đại sư luyện đan, thà rằng chậm một chút, nhất định phải ra sức bảo đảm đan thành thượng phẩm..."

Nói đến chỗ này, hắn ta chợt nhớ tới một việc, hỏi: "Đúng rồi, xin hỏi đại sư từng đến Lưu Lam hoàng triều, có thể nói cho ta biết, luyện đan thuật ngài là khoảng luyện đan sư mấy phẩm không?"

"Tại hạ luyện đan sư ngũ phẩm" Bùi Lăng nói, sau đó lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm của hoàng triều, đưa tới.

Luyện đan sư ngũ phẩm?

Trong đám tán tu số người lên luyện đan sư ngũ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều có danh tiếng không nhỏ, nhưng không biết đối phương là vị nào trong số đó?

Đậu Đại ngẩn ngơ, lập tức tiếp nhận ngọc bội kiểm tra một phen.

Sau khi xác định ngọc bội không phải hàng giả, khí tức phong tồn bên trong cũng hoàn toàn nhất trí với vị tu sĩ trước mặt, vẻ mặt dân thả lỏng, giọng điệu cũng cung kính hơn nhiều: "Làm phiền đại sư, Cửu Nghi sơn và Mạc thành vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của đại sư."

Chương 1117: Luyện đan

Lại hỏi: "Đại sư còn có phân phó gì không?"

"Không có" Bùi Lăng lắc đầu nói: "Bây giờ ta sẽ bắt đầu luyện đan.

Đậu Đại phụ trách trấn thủ một thành, công việc bận rộn, nghe vậy nói tiếng cám ơn cũng vội vàng cáo từ.

Trước khi đi, hắn ta lấy ra Truyền Âm Phù giao cho Bùi Lăng: "Đại sư có dặn dò gì, cứ việc liên hệ ta."

Đưa mắt nhìn Đậu Đại rời đi, Bùi Lăng ra lệnh Ngọc Tuyết Chiếu ở bên ngoài hộ pháp, một mình đi vào phòng luyện đan, liếc nhìn đan lô và đan hỏa, hai cái này đều là thất phẩm, nhưng phẩm chất cũng không sánh nổi phần thưởng mà hắn đạt được trong đại điển luận đan.

Thế là Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, đẩy đan lô và đan hỏa đến nơi hẻo lánh, lấy ra Quy Hạc Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, âm thầm đưa một luồng pháp lực vào pháp y, liền nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn luyện đan, một khóa uỷ thác [Ích Tà Đan].

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, vẻ mặt Bùi Lăng nhanh chóng lạnh đi, hắn không thay đổi sắc mặt gọi ra Nam Kha Mộng Hỏa, nhóm lửa đan lô, bắt đầu quen thuộc trôi chảy luyện chế đan được...

Ích Tà Đan chỉ là đan dược Luyện Khí kỳ, hệ thống luyện chế rất nhanh chóng, lại thêm tu vi hiện tại của hắn, chưa đến một nén nhang đã luyện chế ra một lò Ích Tà Đan cực phẩm.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng mở đan lô ra, lấy đan dược trong đó, tiếp tục luyện chế lò thứ hai.

Hắn nhìn lướt qua, số lượng một lò này có khoảng ba bốn trăm viên Ích Tà Đan cực phẩm.

Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế Ích Tà Đan, Bùi Lăng không biết thời gian cụ thể luyện chế một lò là bao lâu. Cho nên vừa rồi cho khá nhiều pháp lực vào trong áo, lúc này chưa đến thời gian pháp y phát huy tác dụng, hệ thống không bị ngoại lực cắt ngang, lại khai lò một lần nữa, tiếp tục luyện chế lô tiếp theo.

Như thế, lúc lò thứ tư luyện chế được một nửa, Bùi Lăng cảm thấy sau lưng liên tục nhói lên ba lần, theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, uỷ thác bị cắt ngang.

"Hiện tại, thời gian ta luyện chế một lò Ích Tà Đan này chưa đến một nén nhang." Bùi Lăng nhìn đan lô đã bốc lên khói đen lượn lờ trước mặt, một lò vật liệu này đã hết hiệu lực nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác.

Hắn lắc đầu, kiểm tra dược liệu còn lại một lượt, sau khi tính ra thời gian đại khái, lại rót số pháp lực nhất định vào trong pháp y, tiếp theo tiếp tục dùng hệ thống uỷ thác luyện đan.

Trong vòng nửa ngày, toàn bộ dược liệu trong phòng luyện đan được luyện chế thành Ích Tà Đan cực phẩm.

Bởi vì trên người cũng không đủ đồ cất giữ, sau khi hệ thống luyện xong đan dược trực tiếp ném xuống đất, toàn bộ mặt đất chất đầy Ích Tà Đan cực phẩm oánh nhuận sáng ngời.

Sau khi hoàn thành luyện chế một lò cuối cùng, nắp lò chưa mở ra, sau lưng Bùi Lăng đã truyền đến cảm giác đau nhói, cùng lúc đó tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức lấy ra một cái túi trữ vật, tâm niệm vừa động hút Ích Tà Đan cực phẩm đầy đất vào trong đó, sau khi xác nhận không bỏ sót, hắn sửa sang lại xung quanh, lúc này mới lấy ra Truyền Âm Phù thông báo cho Đậu Đại: "Đậu đạo hữu, đã hoàn thành luyện chế toàn bộ Ích Tà Đan, kính xin tới lấy đi"

Trong Truyền Âm Phù, Đậu Đại không hề chậm trễ nói: "Tốt, đại sư vất vả, ta sẽ sai người đến"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, thấy Đậu Đại đã kết thúc truyền âm, hắn cũng thu hồi Truyền Âm Phù, sau đó đi ra ngoài.

Đến ngoài cửa, mới đợi chốc lát đã thấy nơi xa xuất hiện một đạo độn quang như một dòng sóng xanh lăn tăn, tốc độ cực nhanh lướt qua nhà cửa, phòng hộ trùng điệp, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn.

Sau khi đứng vững, một bóng dáng cao ráo, khuôn mặt cương nghị xuất hiện, hắn ta mặc quần áo đệ tử Cửu Nghi sơn tiến lên hai bước, chắp tay hành lễ, trầm giọng nói: "Tại hạ Mạc Di Thiên, phụng mệnh Đậu sư huynh tới lấy Ích Tà Đan"

"Mạc đạo hữu không cần đa lễ, Ích Tà Đan đều ở nơi này." Bùi Lăng bình tĩnh nói, sau đó đưa túi trữ vật tới.

Hiện tại tình huống trong thành nguy cấp, không thể trì hoãn một chút nào, Mạc Di Thiên không kịp khách sáo, lập tức nhận lấy túi trữ vật.

"Làm phiền đại sư!" Mạc Di Thiên nói xong, xoay người muốn trực tiếp rời đi, vừa rồi hắn ta tới đây, Đậu sư huynh đã nhắc nhở hắn ta, người trước mắt là luyện đan đại sư ngũ phẩm.

Có thể nói luyện chế Ích Tà Đan chắc chắn ra thượng phẩm.

Bởi vậy, hắn ta không cần lãng phí thời gian kiểm tra phẩm chất đan dược.

Chỉ có điều, thấy Mạc Di Thiên trực tiếp muốn đi, Bùi Lăng vội vàng nói: "Đạo hữu, đã luyện xong tất cả dược liệu, không biết lúc nào nhận được nhóm tiếp theo?"

Chương 1118: Tình hình trong thành ()

Cái gì?

Luyện xong toàn bộ dược liệu? !

Mạc Di Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, lúc này mới nửa ngày mà vị đại sư này đã sử dụng hết toàn bộ dược liệu? !

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại, hiện tại toàn bộ Triệt Châu thiếu dược liệu, dùng hết dược liệu trong thành, không thể bổ sung ngay được...

Nghĩ tới đây, Mạc Di Thiên bất chấp điều gì khác, vội vàng mở túi trữ vật trong tay ra, sau đó con ngươi hắn ta lập tức co rụt lại, trong túi trữ vật chất đầy Ích Tà Đan, số lượng quá nhiều, trong chốc lát lại khó mà tính toán.

Ngoại trừ cái đó ra, tất cả đan dược không truyền ra chút đan hương nào, những cái này đều là Ích Tà Đan cực phẩm!

Mạc Di Thiên lập tức ngạc nhiên, sau đó hắn ta lộ ra vẻ vui mừng như điên!

Thành bắc Mạc thành.

Nhà dân phủ đệ ở nơi đây đều bị dỡ bỏ, lấy thuật pháp nhanh chóng tạo ra một mảnh đất trống lớn vuông vức.

Lúc này, trên đất trống đã dựng một cái lều vải.

Xung quanh xếp đặt trận pháp, lấy đó để ngăn cản "Cám dịch"

lan tràn.

Trong trận pháp, trong lều vải, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc, giây lát đã có khôi lỗi đi vào bên trong, thu thập đồ đạc của người đã chết, cuốn chiếu rơm, đưa lên xe ba gác, chuẩn bị đưa ra ngoài thành hoả táng.

Bùi Lăng cau mày, đi lại giữa lều vải, các lều vải này đều có màu sắc, kiểu dáng hoàn toàn tương tự, chỉ có lối vào treo một cái vải rách tung bay theo gió.

Căn cứ vào lời nói của tu sĩ thủ vệ, vải rách màu đỏ có nghĩa trong lều vải sắp xếp phàm nhân nam tính, vải rách màu xanh lá là phàm nhân nữ tính, vải rách màu lam là người một nhà.

Một miếng vải rách có nghĩa bệnh tình không quá nghiêm trọng; hai miếng có nghĩa cần phải xem xét; ba miếng có nghĩa người ở bên trong sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

Bùi Lăng đi vào một cái lều vải treo một miếng vải rách màu đỏ, bên trong có tất bảy tên phàm nhân nam tính.

Sắc mặt bọn họ không tốt lắm nhưng tinh thần tạm được, thậm chí còn có hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẽ từng ô vuông, dùng cục đá không biết tìm từ nơi nào để làm quân cờ, buồn bã đánh cờ.

Mặc dù năm người khác đều nằm ở trên giường, nhưng nói chung vẫn giữ được sự tỉnh táo, thấy Bùi Lăng đi vào bên trong, còn muốn đứng dậy hành lễ: "Tiên sư!"

"Không cần đa lễ" Bùi Lăng lắc đầu, đưa tay ra đỡ nói: "Các ngươi lây nhiễm bao lâu? Hiện tại cảm giác như thế nào?"

Các phàm nhân hơi lo lắng, mồm năm miệng mười nói: "Các tiên sư khác nói chúng ta đã nhiễm từ sớm, chỉ là căn cơ tốt vẫn không chuyển biến xấu"

"Tiểu nhân cũng thế"

"Tiểu nhân vốn không đáng ngại, nhưng hai ngày trước trong nhà có người nhiễm dịch, tiểu nhân chiếu cố ở bên, sau đó cũng nhiễm..."

"Ngày nào tiên sư cũng đưa tiên thủy đến, cho nên hiện tại ngoại trừ ngực hơi buồn bực, cái khác cũng không đáng ngại."

"Tiểu nhân còn cảm thấy hơi nhức đầu."

"Tiểu nhân không nhức đầu, nhưng cảm thấy trên người là lạ..."

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, miễn cưỡng nói vài câu đã đi ra ngoài.

Ngay sau đó, hắn lại đi vào lều vải treo hai miếng vải rách, rất hiển nhiên người bên trong không có tinh thần như lều vải trước đó, toàn bộ nằm trên giường, hơn nữa phần lớn đều đang ngủ mê man, căn bản không phát hiện ngoại nhân đi vào.

Chỉ có hai phàm nhân tỉnh táo, trong đó một người mệt mỏi, nghe được tiếng động cũng lười động đậy.

Người còn lại miễn cưỡng mở mắt, nhìn Bùi Lăng, giọng điệu yếu ớt gọi "Tiên sư", tiếp theo khẽ hỏi: "Tiên sư, đã có tiên đan chưa?"

Bùi Lăng thầm than một tiếng ở trong lòng, nói: "Có, các ngươi sắp được sử dụng rồi."

Hắn không hỏi thăm, chỉ thi triển thuật pháp dò xét, tình huống trong lều vải này còn nghiêm trọng hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại một hơi sinh cơ, chỉ cần cứu chữa thoả đáng, điều dưỡng mấy ngày là không sao.

Đây cũng không phải vì sức chống cự của những phàm nhân này mạnh hơn, mà là vì trong cơ thể bọn họ đều có vết tích dược hiệu Dưỡng Nguyên đan, cưỡng ép che lại bản nguyên của bọn họ.

Nhưng cũng như tu sĩ đưa Bùi Lăng đến Mạc thành đã nói, dù sao Dưỡng Nguyên đan cũng là đan dược để tu sĩ sử dụng, dược hiệu của nó quá cường đại với phàm nhân không có tu vi.

Cho dù sau khi pha loãng, phàm nhân cũng không thể gánh chịu dược hiệu bản chất của nó lâu dài.

Nhiều lắm là mười ngày.

Mười ngày sau, dù những phàm nhân này không chết vì dịch bệnh, cũng sẽ bạo thể mà chết vì không chịu nổi hiệu quả sinh cơ của đan dược.

Cuối cùng Bùi Lăng đi vào lều vải treo ba miếng vải rách màu đỏ, trong này hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả người nhiễm dịch đều đang trong hôn mê, có hai tên khôi lỗi khoanh tay đứng trong lều vải, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt đất cách đó không xa, không có bất kỳ sinh cơ gì.

Bùi Lăng đứng ở cửa cảm giác một lát, khẽ lắc đầu.

Phàm nhân trong lều vải này, bản nguyên đều đã bị lây nhiễm. Dù có Ích Tà Đan cực phẩm cứu bọn họ, cũng hao tổn thọ nguyên vì một trận bệnh nặng.

Có một vài người vốn thân thể không tốt lắm, có lẽ sẽ để lại chút bệnh khó chữa...

Trong lúc suy nghĩ, hắn rời khỏi khu dịch, chậm rãi đi trên đường dài.

Trong tầm mắt không thấy bất kỳ bóng dáng phàm nhân nào, chỉ ngẫu nhiên có đệ tử Cửu Nghi sơn tới lui vội vàng.

Chương 1119: Tình hình trong thành (2)

Đi qua một tiểu viện sát đường, trong viện vốn có cỏ cây chỉnh tề, bởi vì không ai chăm sóc nên lúc này đã sinh trưởng tươi tốt.

Bùi Lăng đứng ngoài tường yên lặng nhìn một lát, cảm giác trong phòng không có một ai, ngược lại trên xà ngang có vết tích treo cổ, không nhịn được khẽ lắc đầu.

Trận ôn dịch này khí thế hung hăng, cho tới nay còn chưa được một tháng đã cướp đi hàng ngàn hàng vạn tính mệnh.

Bởi vì hắn đến, Mạc thành đã đủ số lượng Ích Tà Đan.

Nói đúng ra, hắn còn luyện chế thừa rất nhiều.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng không phải cách...

Là cả một châu lây nhiễm ôn dịch, không phải chỉ một thành.

Dưới hệ thống uỷ thác, tốc độ hắn luyện chế đan dược đã rất nhanh chóng, hiệu suất cao, hơn nữa từng lô cực phẩm.

Nhưng muốn một người luyện đủ đan dược cần thiết của một châu, cũng khó tránh khỏi hơi không theo kịp.

huống chi, Luân Hồi tháp rải ôn dịch một lần, có thể rải lần thứ hai, lần thứ ba...

Chiến tranh không kết thúc, người chết sẽ càng ngày càng nhiều, dù là phàm nhân hay tu sĩ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng dừng chân, quay đầu đi về khu dịch, hỏi tu sĩ thủ vệ: "Đậu chân truyền ở đâu? Ta có việc tìm hắn"

Căn cứ vào sự chỉ dẫn của tu sĩ kia, cuối cùng hắn tìm được Đậu Đại ở đầu tường.

Lúc này Đậu Đại rất bận rộn, cầm trận đồ trong tay, đang không ngừng đánh phù văn vào trong đại trận hộ thành để tiến hành gia cố, ở bên cạnh hắn ta có Truyền Âm Phù lơ lửng giữa không trung vài chục trượng, bao bọc vây quanh hắn ta.

Mỗi một tấm Truyền Âm Phù đều đang không ngừng lấp lóe ánh sáng nhạt, truyền ra đủ loại thanh âm: "Đậu sư huynh, nghe nói Mạc thành có đủ Ích Tà Đan, có thể cho Lẫm thành một ít không? Lẫm thành có vài chục vạn sinh linh, hiện tại thiếu rất nhiều Ích Tà Đan..."

"Đậu sư điệt, ở cách ngàn dặm về phía đông nam Mạc thành, có mấy ngàn lê dân mất đi nhà cửa vì ma tu hoành hành ngang, dịch bệnh đã lan tràn trong đó, nếu bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ đều thập tử vô sinh. Hiện tại chỉ có Mạc thành có đủ Ích Tà Đan, ta đã sai người hộ tống bọn họ đến đó, kính xin sư điệt chú ý tiếp nhận một chút."

"Sư huynh, trong thành không đủ vật tư, phải thúc giục phía trên...

"Đậu sư đệ, phía trước truyền đến tin tức, có một đội ma tu tự mình trà trộn vào Trấn Ma quan, đuổi theo ngàn dặm sau Trấn Ma quan lại đã mất đi tung tích dấu vết, tiếp theo kính xin sư đệ cẩn thận đề phòng, đề phòng ma tu lại rải dịch bệnh... Nếu có phát hiện tung tích phải lập tức bẩm báo Trấn Ma quan!"

"Đậu sư huynh, phát hiện dấu vết dịch bệnh ở nguồn nước ngoài thành, nghi ngờ là bách tính nhiễm dịch ở thượng du nhảy sông tập thể, tiếp theo tạm thời không thể sử dụng nước sông..."

"Sư huynh, trong thành có người nhân lúc hỗn loạn giả danh lừa bịp, nói là tận thế sắp tới, người tu hành có thể tự dựa vào tu vi vượt qua, phàm nhân phải thờ phụng quỷ thần mới có thể khỏi hẳn, đã lừa rất nhiều người...

"Sư huynh, hôm nay lại có lê dân tự vẫn, dù giải thích với bọn họ đã có Ích Tà Đan, nhưng bọn họ vẫn chưa tin..."

"Có người tấn công cổng thành, muốn chạy trốn về phía Tập Châu...

Vẻ mặt Đậu Đại bình thản, không nhìn ra vui giận, vừa gia cố đại trận vừa bình tĩnh lại nhanh chóng trả lời: "Triệu sư đệ, Lãm thành thiếu bao nhiêu Ích Tà Đan?"

"Tưởng sư bá yên tâm, đợi lát nữa đệ tử sẽ sắp xếp người chuẩn bị chỗ ở cho lê dân, nhưng hiện tại tình huống trong thành nguy cấp, cho nên đệ tử dự định lấy thuật pháp xây dựng một vài căn nhà ở cổng thành, sắp xếp bọn họ ở ngoài thành trước."

"Việc vật tư, chờ chút nữa ta sẽ bẩm báo trưởng lão."

"Mạnh sư huynh, ta đang gia cố đại trận hộ thành, tiếp theo cũng sẽ ngày đêm tuần sát, để phòng biến cố."

"Truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay phong tỏa toàn thành không cho phép ra vào, cho dù là tu sĩ, tiếp theo cũng không nên tùy tiện tới gần dòng sông. Ngoài ra, lấp giếng nước toàn thành. Số nước phải dùng tiếp theo sẽ do mấy vị sư đệ sư muội tu luyện thuật pháp Thủy hệ phụ trách"

"Lúc khác thường sẽ dùng pháp luật khác thường, tất cả người tung tin đồn nhảm gây chuyện, mê hoặc lòng người đều chém giết ngay tại chỗ, bêu đầu thị chúng!"

"Lê dân sợ hãi thì cố gắng khuyên giải, thật sự không được, trước tiên quan tâm những người muốn sống..."

Nói đến chỗ này, Đậu Đại hơi dừng lại, chợt nói: "Mặc kệ là phàm nhân gì đều không cho ra khỏi thành. Người chống lại giải hết vào đại lao!"

Nói đến đây, thấy Bùi Lăng đến đây nhưng cũng không rảnh dừng tay, chỉ nhẹ gật đầu với hắn, tâm niệm vừa động, cắt ngang toàn bộ Truyền Âm Phù lơ lửng ở bên cạnh, rồi mới lên tiếng:

"Đa tạ đại sư đã cứu giúp Mạc thành ta trong cảnh nước sôi lửa bỏng"

"Không biết đại sư đến đây có gì phân phó?"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu nói: "Chỉ là tiện tay mà thôi, Đậu chân truyền không cần như thế"

Hắn suy nghĩ: "Ta muốn biết vì sao lại xảy ra đại chiến chính ma lần này?"

Đậu Đại mỉm cười nói: "Là Luân Hồi tháp"

"Luân Hồi tháp tự xưng là người thủ hộ phương thế giới này, bọn họ cảm thấy sinh linh sinh ra đã tham lam ích kỷ, vẫn cứ đòi lấy của thiên địa nhưng lại không biết hồi báo. Vì vậy, cách một đoạn thời gian sẽ thuyết phục tam đại Ma tông liên thủ công phạt chính đạo ta, tàn sát sinh linh, giết hại vô tội... Mấy lần đại chiến chính ma trước, đều là chính đạo ta đại thắng"

Chương 1120: Lưu Lam công chúa

"Chỉ là Ma môn thủ đoạn quỷ quyệt, dồn ép quá đáng, cứ tiếp diễn tình huống ngọc đá cùng nát, cũng rất bất lợi cho sinh linh ở phương thế giới này."

"Vì vậy, chỉ đánh bọn họ đại thương nguyên khí cũng coi như thôi."

"Lại không ngờ bây giờ Luân Hồi tháp chưa hoàn toàn khôi phục, đã ngóc đầu trở lại..."

"Ma đạo tặc tử, hắn đi đáng hận, tâm hắn đáng chết!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên.

Hắn còn tưởng trận đại chiến này là giữa hai bên chính ma có thù sâu hận lớn gì, đến mức tứ tông ma đạo tích lũy trong lòng nhiều năm, lúc này mới nhân cơ hội tập kích, để giải hận trong lòng... Kết quả lại vì Luân Hồi tháp "thủ hộ thế giới", vì vậy phát động đại chiến tác động đến cả thiên hạ?

Lấy danh nghĩa cứu thế, làm lại ra việc diệt thế.

Điều này thật sự khó hiểu!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hiện tại tứ đại Ma tông liên thủ phát động chiến tranh, nhưng với sự hiểu biết của hắn với tứ đại Ma tông, sở dĩ Trọng Minh tông bằng lòng tham gia, chắc chắn là vì chiến tranh có thể mang đến lợi ích cho tông môn, chắc Thiên Sinh giáo cũng không kém bao nhiêu, còn Vô Thủy sơn trang... Tông môn này không có gì đáng nói, dù để hắn đi làm thuyết khách, cũng nắm chắc thuyết phục được Vô Thủy sơn trang gia nhập trận chiến này...

Bốn Ma tông này đều không để ý sự sống chết của chúng sinh trong thiên hạ... Không, Luân Hồi tháp không giống, bọn họ cực kỳ quan tâm, cho nên phát động trận đại chiến này.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại hỏi: "Không biết đại chiến chính ma lần trước kéo dài bao lâu?"

Đậu Đại nói: "Mười năm."

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, hiện tại đại chiến vừa xảy ra mấy ngày đã sinh linh đồ thán, thật sự đánh mười năm, chẳng phải thật sự là ngàn dặm không gà gáy?

Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên Mạc Di Thiên vội vàng đi đến đầu tường gật đầu với Bùi Lăng, tiếp theo bẩm báo với Đậu Đại: "Đậu sư huynh, phát hiện tung tích ma tu ở ngoài thành!"

Vẻ mặt Đậu Đại căng thẳng, lập tức nói: "Mời đại sư tự nhiên, có việc có thể đi tìm bất kỳ đệ tử nào của Cửu Nghi sơn ta phân phó... Ta còn có chuyện quan trọng, tạm thời không tiện đi cùng đại sư, kính xin đại sư rộng lòng tha thứ."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Đậu đạo hữu cứ việc đi làm việc, chỗ ta đã không có chuyện gì khác."

Đưa mắt nhìn Đậu Đại mang theo Mạc Di Thiên thi triển độn pháp rời đi, Bùi Lăng khe khẽ thở dài trong lòng, bây giờ mình ra tay không có chút ý nghĩa nào.

Tu vi Nguyên Anh đã thuộc về cấp độ đỉnh phong trong số tán tu.

Nhưng ở trong mắt chín môn phái lớn, chỉ là có sức chiến đấu nhất định mà thôi, không tính là cái gì.

Hiện tại hắn chỉ làm một luyện đan sư còn không có gì, một khi nhúng tay vào đại chiến chính ma, sẽ không thể thoát thân.

"Vẫn phải nhanh chóng tăng cao tu vi!" Bùi Lăng thầm nghĩ, chỉ có thực lực mạnh, mới có năng lực đi làm càng nhiều chuyện hơn!

Cũng ví dụ như, nếu hiện tại hắn là Tông Chủ Trọng Minh tông, trực tiếp từ chối lời mời xuất binh của Luân Hồi tháp, trận đại chiến này sẽ trở thành ba đại Ma môn đối đầu với ngũ đại chính đạo, chỉ sợ ngay từ đầu đã không đánh được.

Đứng trên tường thành một lát, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu trở về phòng luyện đan.

Cùng giống vừa rồi, hắn ra lệnh Ngọc Tuyết Chiếu ở bên ngoài hộ pháp, mình thì đi vào phòng luyện đan, lấy ra đan lô, lại lấy ra dược liệu mà Tôn Mục Kiến giao cho mình vào trước đó.

Trong nhiệm vụ của Tôn Mục Kiến, hắn còn có một số loại chưa hoàn thành luyện chế.

Hiện tại, đã tạm thời giải quyết tình huống ở Mạc thành, hắn phải nắm bắt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng lấy được vật liệu Hóa Thần thứ nhất...

Bùi Lăng rót pháp lực vào trong pháp y, sau đó nói ở trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn luyện đan, một khóa uỷ thác..."

Mây đen buông xuống, mưa gió sắp đến.

Một chiếc pháp chu sát tầng mây, nhanh chóng phi hành.

Trong khoang thuyền, nằm đầy lê dân quần áo tả tơi, do trận pháp phân chia ra hai bên, đều đang ngủ say.

Bên ngoài khoang thuyền và trên boong tàu có mười mấy tên tu sĩ quần áo đẹp đẽ đang đứng.

Đám người do một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cẩm bào ngọc quan cầm đầu.

Thiếu nữ kia mặc váy ráng màu choàng vai màu trắng ngà, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, hai bên ngọc quan có một đám tua rua châu ngọc điểm xuyết, hơi lay động theo từng hành động, chiếu sáng lên khuôn mặt như hoa đào. Khí chất của nàng trang nhã, đôi mắt sáng ngời, thần thái tự tin, nhìn qua đã biết xuất thân cao quý.

Lúc này, nữ tu trung niên đứng sau nửa bước đang khẽ nói: "Tứ công chúa, hiện tại tất cả lê dân đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, người nhiễm dịch và người khoẻ mạnh đã được ngăn cách ra.

"Chỉ chờ sau khi đến Mạc thành, sẽ giao cho Đậu Đại chân truyền Cửu Nghi sơn."

Chung Quỳ Kính Y khẽ gật đầu, trầm giọng phân phó: "Đừng thả lỏng sự cảnh giác, từ trước đến nay người trong ma đạo không từ thủ đoạn, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội giết hại người vô tội nào."

Nữ tu trung niên cung kính nói: "Vâng."

Trong giây lát, pháp chu bay qua trên khoảng không của một vùng núi.

Vùng núi này rậm rạp, thác nước như luyện, đầm sâu xanh biếc, lúc nào cũng có tiếng vượn gầm chim hót vang lên.

Khói xanh quanh quẩn, mây tụ khắp nơi, cảnh trí hơi vui mắt.

Chương 1121: Thiếu Phù Đồ (1)

Nhưng lúc này đám người Chung Quỳ Kính Y không có lòng dạ nào thưởng thức, đang muốn khống chế pháp chu nhanh chóng thông qua, đột nhiên toàn bộ pháp chu chao đảo một cái!

Chợt vòng trận pháp bảo hộ quanh pháp chu hiện ra rất nhiều Huyết thủ ấn...

Sắc mặt Chung Quỳ Kính Y hơi trầm xuống, phân phó: "Ma môn đột kích! Các ngươi bảo vệ tốt pháp chu, bản công chúa đi chém bọn chúng!"

Trong một tòa sơn cốc ẩn nấp, trận pháp chầm chậm vận chuyển, nhìn từ bên ngoài là núi non xinh đẹp, chim muông khoan thai, tẩu thú rong chơi, dáng vẻ bình thản.

Trong trận pháp lại tràn ngập mây đen mù sương, chưa đi được mấy bước đã không thấy rõ tình hình xung quanh.

Vị trí trung tâm sơn cốc, mấy trăm ngọn đèn lồng da người lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh lửa âm u lạnh lẽo xua tan mây mù, soi sáng ra một khu vực lớn.

Mấy tu sĩ Luân Hồi tháp ngồi xếp bằng xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú sự thay đổi của một ao máu nằm ở giữa.

Những tu sĩ này đều mặc áo bào xám, khí tức phun trào quanh người, pháp lực hùng hậu, mặt mũi của bọn họ đều giấu ở dưới mũ trùm nên nhìn không rõ, chỉ có Lưu Ly Tháp treo bên hông tỏa ra ánh sáng lung linh, để lộ rõ thân phận trưởng lão của bọn họ.

Người cầm đầu dáng người cao lớn, duỗi năm ngón tay tái nhợt như chết, không có bất kỳ huyết sắc gì ra khỏi ống tay áo, trong mũ trùm là đôi mắt sắc bén âm u lạnh lẽo.

Lưu Ly Tháp bên hông hắn ta lại khảm một vòng huyết sắc.

Lúc này, hắn ta nhìn chằm chằm ao máu, trong tay không ngừng kết động pháp quyết, dẫn dắt một luồng lực lượng kỳ dị.

Không lâu sau, trong ao máu vang lên cuồn cuộn, toát ra từng bọng máu lớn khoảng quả đấm.

Giữa bọng máu là vô số máu thịt be bét chìm chìm nổi nổi.

Những vật kia có phần giống loài chuột, nhưng quanh người không có lông hiện lên màu hồng nhạt, trên nhục thân bóng loáng có thứ gì đó không ngừng nhúc nhích.

Trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta rùng mình.

Ngay lúc những sự vật giống chuột này không ngừng biến hóa, một tu sĩ áo bào xám hơi động đậy một chút, chợt trầm giọng nói: "Đông Tháp phái đi một đội ngũ, toàn quân bị diệt."

"Người ra tay là Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều, Chung Quỳ Kính Y"

Nghe vậy, một tu sĩ áo bào xám cách đó không xa bình tĩnh nói:

"Tạo hóa tròn và khuyết, thiên đạo Luân Hồi. Đệ tử tông ta muốn thiên địa an bình, vẫn thân ở đây là chức trách của bọn họ, là mệnh số của bọn họ, càng là công đức của bọn họ"

"Lưu Lam hoàng triều không biết số trời, nên bị diệt."

"Tứ công chúa Chung Quỳ Kính Y này không phục Luân Hồi, chém giết người thủ hộ cũng đáng chết"

"Ta tự mình đi một chuyến, lấy nhục thân thần hồn nàng vào ao máu, cũng không uổng phí thiên địa sinh dưỡng nàng"

"Không" Tu sĩ cầm đầu đột nhiên mở miệng, từ tốn nói: "Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều là thiên kiêu Lưu Lam hoàng triều.

Dựa theo hứa hẹn lúc trước với Thiên Sinh giáo, thiên kiêu ngụy đạo đều thuộc về Thiên Sinh giáo."

"Nói vị trí của Chung Quỳ Kính Y cho Thiên Sinh giáo biết, để bọn họ tự đi lấy."

"Có thể." Rất nhiều tu sĩ áo bào xám trầm mặc một lát, có người chậm rãi nói: "Tông ta là người thủ hộ giới này, mặc dù chúng sinh đều tham lam ích kỷ nhưng chúng ta không thể làm việc giống bọn họ, đúng là cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn"

"Cứ nghe theo lời Thiếu Phù Đồ"

"Nếu Thiên Sinh giáo không thể giải quyết, chúng ta lại ra tay."

Tu sĩ áo bào xám nói chuyện trước tiên nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra Truyền Âm Phù, thông báo cho Thiên Sinh giáo.

Đất đai sụp đổ, thú sợ chim bay.

Vừa nãy còn là núi non xinh đẹp, trong khoảnh khắc hoàn toàn thay đổi.

Chung Quỳ Kính Y bình tĩnh nhàn nhã, lông tóc không tổn hao gì, ngay cả tua rua châu ngọc trên hai bên búi tóc cũng gọn gàng, một mình đạp không mà đứng, chậm rãi thu hồi trường thương trong tay.

Ố trước mặt nàng, mấy ma tu đứt thành hai đoạn, bất lực rơi xuống.

"Phanh phanh phanh..."

Hài cốt rơi xuống đất, thi thể rất nhiều ma tu chồng chất cùng một chỗ, huyết thủy chảy xuôi róc rách, thẩm thấu vào mặt đất.

Chung Quỳ Kính Y hừ lạnh một tiếng, cách không chỉ một cái, một đốm linh hỏa dấy lên, trong khoảnh khắc thiêu đốt những ma tu này cùng với huyết dịch mà bọn chúng rót vào mặt đất không còn lại chút gì, không để lại dấu vết gì.

Sau đó bóng dáng lóe lên, trong khoảnh khắc trở lại phía trên pháp chu, không nói nhảm câu gì phân phó: "Tiếp tục đi đường!"

Nửa ngày sau.

Bên ngoài Mạc thành, vốn rừng cây đã bị chặt sạch sẽ, mặt đất bị pháp lực cưỡng ép san bằng, lại sắp xếp thuật pháp loại [Hóa Nê Vi Thạch], [Tụ Sa Thành Trụ], căn nhà được dựng tạm thời đột ngột dâng lên từ mặt đất.

Xung quanh căn nhà bố trí từng trận pháp phòng hộ, có khôi lỗi đi lại đề phòng.

Đậu Đại dựa theo thời gian hẹn sẵn, dẫn theo Mạc Di Thiên và các sư đệ sư muội, đứng trên khoảng đất trống trước căn nhà từ trước, kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, một chiếc pháp chu phá không mà tới từ chân trời, gào thét rơi xuống đất.

Cửa khoang mở ra, một thiếu nữ hoa phục ngọc quan đi ra đầu tiên, nàng tóc đen mặt ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, lúc nhìn quanh ánh mắt sáng rực, trong xinh đẹp lộ ra chút phóng khoáng.

Chương 1122: Thiếu Phù Đồ (2)

"Tứ công chúa!" Đậu Đại đang muốn bước tới nghênh đón hơi hoảng sợ.

Trước đó sư bá của hắn ta chỉ nói sẽ phái người đưa những lê dân trôi đạt khắp nơi này tới Mạc thành ở lại, không ngờ người hộ tống là Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều.

Chung Quỳ Kính Y nhẹ gật đầu với hắn ta, sau khi hành lễ với nhau, chợt nói: "Bây giờ quý tông không đủ người, trong nhóm lê dân này có mấy người căn cốt xuất chúng, chắc chắn ma tu sẽ bố trí mai phục giữa đường, ta lo lắng đệ tử tầm thường hộ tống không an toàn, cho nên tự mình đi một chuyến."

"Làm phiền điện hạ" Đậu Đại lại hành lễ cảm tạ, chợt ân cần nói, "Lần này điện hạ đi có gặp phải ma tu không? Không biết tình huống như thế nào?"

Chung Quy Kính Y nói: "Trên đường thật sự có ma tu chặn đường, nhưng đều bị ta chém tận giết tuyệt, bách tính đi theo bình an vô sự, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì'"

Lúc đang nói chuyện, tránh khỏi cửa khoang nói: "Đậu chân truyền có thể kiểm tra một phen."

Đậu Đại gật đầu nói: "Không phải không tin điện hạ, vào lúc khác thường Đậu mỗ nhất định phải chú ý cẩn thận"

Nói xong, dẫn theo đám người Mạc Di Thiên tiến vào pháp chu, thi triển thủ đoạn, sau khi kiểm tra bách tính nằm đầy trong khoang thuyền một lượt, xác nhận không sai, lúc này mới sắp xếp khôi lỗi đưa những người nhiễm dịch và khoẻ mạnh mà bọn họ đã phân chia, đến doanh địa khác nhau đã sớm chuẩn bị xong.

Đợi lúc sắp xếp xong cho những phàm nhân này, Đậu Đại hơi suy nghĩ, còn nói thêm: "Điện hạ, Mạc thành còn có một rắc rối, vốn nên do Đậu mỗ tự giải quyết, nhưng Đậu mỗ phụng mệnh tọa trấn Mạc thành không thể thoát thân. Không biết điện hạ có rảnh không, có thể giúp đỡ không?"

"Không sao." Chung Quỳ Kính Y đang muốn lên pháp chu rời đi lập tức nói: "Là chuyện gì?"

Đậu Đại nói: "Hơn phân nửa nguồn nước trong thành đều dựa vào dòng sông bên cạnh Mạc thành. Nhưng trước đây không lâu, phát hiện dấu vết dịch bệnh trong nước sông, nghi ngờ lê dân nhiễm dịch ở thượng du nhảy sông tạo ra. Vì an toàn, Đậu mỗ sai người lấp toàn bộ giếng nước trong thành. Bây giờ toàn bộ số nước dùng đến đều nhờ vào đệ tử Thủy hệ, điều này rất bất tiện với lê dân"

"Vì vậy, muốn mời điện hạ ra tay làm sạch nước sông."

Chung Quỳ Kính Y nói: "Đã vậy, vậy ta sẽ đi xem tình huống. Thế nhưng, thật ra ta cũng có thủ đoạn giải quyết ô nhiễm ôn dịch bình thường"

"Nhưng lần này lại không phải ôn dịch bình thường, phải đề phòng Ma môn âm hiểm"

"Tốt nhất phải có một vị luyện đan sư cao minh đi cùng, kiểm tra nguồn gốc dịch bệnh trong nước sông, như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào."

Đậu Đại gật đầu nói: "Vừa lúc trong Mạc thành có một vị Đan sư thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm của quý triều, hắn có tạo nghệ kinh người trên đan đạo, tuyệt đối không có vấn đề gì."

"Trước đó đến Mạc thành, chỉ tốn một ngày đã luyện xong vật liệu trong cả thành, giải quyết sự thiếu thốn Ích Tà Đan thượng phẩm ở Mạc thành"

"Hiện tại các thành gần đây đều không tìm được Đan sư nào xuất sắc hơn vị đại sư này"

Chung Quỳ Kính Y hứng thú: "Đan sư thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm triều ta? Vậy ta chắc chắn có biết, là ai?"

Nghe vậy, Đậu Đại lại lắc đầu, truyền âm nói: "Tông môn nói vị Đan sư này có chút ân oán với ma đạo, mặc dù thương yêu sinh linh đến Mạc thành giúp đỡ, lại không muốn để lộ danh tính thật sự. Vì vậy, Đậu mỗ cũng không rõ thân phận của hắn"

"Thỉnh cầu Đậu chân truyền dẫn đường, ta đi gặp vị đại sư này."

Chung Quỳ Kính Y nghe lời này, hơi suy nghĩ, chợt nói: "Mặc kệ nói thế nào, liên quan đến nguồn nước một thành cũng không thể kéo dài, càng sớm giải quyết càng tốt."

Mạc thành.

Phòng luyện đan.

Nam Kha Mộng Hỏa chầm chậm tắt, Bùi Lăng lại luyện xong một loại đan dược.

Trong nhiệm vụ mà Tôn Mục Kiến đưa, chỉ còn lại mấy loại đan dược chưa luyện.

Ngay lúc hắn vừa lấy lò đan dược này ra, chuẩn bị khai lò lần nữa, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói, pháp y phát động, cắt ngang việc luyện đan của hắn.

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lấy bình ngọc ra cất kỹ đan dược, đánh lên pháp quyết phong ấn, sau đó lấy ra vật liệu đan dược tiếp theo, đang muốn uỷ thác đột nhiên phát hiện bên ngoài có người tới gần.

Một người trong đó là Đậu Đại, người còn lại trong khí tức mơ hồ hơi quen thuộc, chắc từng gặp ở nơi nào đó.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không tiếp tục luyện đan mà thu hồi lò luyện đan, sửa sang lại áo bào, trực tiếp đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, chỉ thấy Đậu Đại dẫn một nữ tu tuổi trẻ đến đây.

Thoạt nhìn nữ tu kia tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài xinh xắn ung dung, răng trắng môi đỏ, mặc váy sam ráng màu, gấm vóc màu trắng ngà, trên đầu đội một cái ngọc quan, trang phục hoa lệ đoan trang, khí chất nhẹ nhàng ưu nhã.

Vừa thấy tên nữ tu này, Bùi Lăng lập tức nhớ tới, lúc trước tham gia đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều: "Tiểu Tự Tại Thiên"

bị tập kích, hắn và những luyện đan sư khác đều được một bàn tay lớn cứu ra từ trong "Tiểu Tự Tại Thiên", sau khi rơi xuống từ không trung, là một nữ tu Lưu Lam hoàng triều cứu hắn... Người trước mắt chính là vị nữ tu lúc trước!

Chương 1123: Làm sạch nguồn nước

Vào lúc này, Đậu Đại tiến lên chắp tay hành lễ, nói: "Đại sư, vị này là Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều, Chung Quỳ Kính Y, đến đây giúp đỡ Cửu Nghi sơn ta."

"Tứ điện hạ, vị này là đại sư mà ta nói." Bởi vì không biết tên Bùi Lăng, Đậu Đại lợi dụng tên gọi tắt "đại sư".

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều?

Bởi vì hắn đeo mặt nạ lang yêu lại là luyện đan sư phe mình, không tiện cưỡng ép lấy thần niệm nhìn trộm, Chung Quỳ Kính Y đánh giá vài lần cũng không nhận ra thân phận cụ thể, cân nhắc đến lời nói của Đậu Đại, đối phương không muốn để lộ bộ mặt thật, nàng coi như hoàn toàn không biết, sau khi thi lễ một cái nói: "Ma môn hung hăng ngang ngược, đại sư là tán tu vốn không liên quan đến trận chiến này, lại bằng lòng không quản xa xôi vạn dặm đến Mạc thành cứu chữa sinh linh, có thể thấy ý chí rộng lớn, trong lòng còn có sự nhân ái, Kính Y rất khâm phục."

"Kính xin đại sư nhận lễ của Kính Y."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lễ: "Không dám, chỉ là tiện tay mà thôi, hai vị mới là trụ cột vững vàng che chở lê dân."

Trong lòng Đậu Đại chỉ nghĩ đến nguồn nước, không muốn lãng phí thời gian ở việc khách sáo, trực tiếp nói đến việc chính: "Có một nhiệm vụ, muốn mời đại sư giúp một chút"

"Ta chỉ là một luyện đan sư, thực lực thấp" Bùi Lăng nghe vậy lập tức nói: "Nếu có liên quan với luyện đan tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu là đối phó Ma môn... Thứ cho ta bất lực"

Đậu Đại lắc đầu nói: "Đại sư yên tâm, nếu có Ma môn, tự có Tứ điện hạ đối phó, đại sư chỉ cần luyện chế đan dược là đủ"

Lúc này Bùi Lăng mới yên lòng, gật đầu nói: "Vậy không thành vấn đề."

Chung Quỳ Kính Y nói: "Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi thôi, trên đường vừa đi vừa nói về nhiệm vụ cụ thể"

Nghe vậy Bùi Lăng gật đầu đồng ý, dù sao chỉ cần luyện đan, cũng không có độ khó gì với hắn.

Thế là, hắn phân phó Ngọc Tuyết Chiếu ở lại trong thành, một mình đuổi theo Chung Quy Kính Y.

Hai người nhanh chóng rời khỏi Mạc thành, Chung Quỳ Kính Y mới lên tiếng: "Đại sư, lần này ôn dịch đột nhiên bộc phát, khí thế hung hăng, mặc dù cho tới bây giờ chỉ nhằm vào phàm nhân, nhưng Ma môn ngoan độc, không thể không đề phòng"

"Rất có thể tiếp theo còn có những biến cố khác"

"Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ."

Bùi Lăng gật đầu, sau khi nói theo vài câu, hỏi: "Xin hỏi điện hạ, nhiệm vụ cụ thể của lần này là gì?"

Chung Quy Kính Y nói: "Dòng sông bên cạnh Mạc thành bị ô nhiễm dịch bệnh, đây là nguồn nước duy nhất gần Mạc thành, dòng sông đã có vấn đề, giếng nước nối liền với dòng sông cũng không an toàn. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi giải quyết vấn đề nguồn nước."

Giải quyết vấn đề nguồn nước?

Không phải luyện đan?

Bùi Lăng khẽ giật mình, đang muốn hỏi rõ ràng hơn chút, đã thấy phía trước có hơi nước mênh mông, một dòng sông cực kỳ rộng lớn xuất hiện ở trước mắt.

Chung Quỳ Kính Y gật đầu nói: "Đến nơi rồi'"

Nói xong, thu hồi độn pháp hạ xuống con đê.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng chỉ có thể kiên trì, cũng hạ xuống trên con đê.

Hiện tại dòng sông chậm rãi chảy xuôi, nhìn bằng mắt thường thấy chất nước vô cùng tốt, trong veo thấy đáy, sóng nước lấp loáng.

Nhưng trong nước sông lại không ngừng truyền ra một loại khí tức oán giận nhàn nhạt, khí tức mục nát, thậm chí còn có một loại hôi thối giống với mùi tử thi.

Bùi Lăng lập tức nhíu mày, hắn còn chưa sử dụng [U Viêm Phá Vọng Giám], đã có thể nhìn ra rõ ràng nước sông này có vấn đề.

Đừng nói phàm nhân uống vào, ngay cả tu sĩ Luyện Khí kỳ uống nước này vào, chắc chắn cũng phải mất một lớp da.

Sau khi Chung Quỷ Kính Y hơi đánh giá một chút, không nói nhảm bất kỳ điều gì, lúc này lấy ra một cái ngọc ấn ném lên không, trầm giọng quát: "Sạch!"

Ngọc ấn lập tức biến lớn, chỉ trong hai lần chớp mắt đã lớn như núi cao, sau đó hơi chấn động một chút, một chữ "sạch" kiểu vân triện khổng lồ đột nhiên xuất hiện, càng biến càng lớn, gần như bao phủ cả dòng sông và khoảng đất rộng lớn hai bên bờ vào trong đó, ánh sáng vàng chói mắt dần biến thành ánh sáng trắng chói mắt, trong tầm mắt một mảnh trắng xoá.

Trong tầm mắt Bùi Lăng, trong nước sông khí tức oán giận, khí tức mục nát và mùi thối của thi thể... Đều biến mất từng chút một giữa ánh sáng trắng thật lớn này.

Cho đến cuối cùng, ánh sáng trắng chầm chậm nhạt đi, nước sông trước mắt đã sáng tỏ, khí tức tươi mát như ngọn núi sau cơn mưa, tràn đầy cảm giác sinh cơ bừng bừng.

Một lát sau, ngọc ấn khôi phục kích cỡ lớn khoảng ngón cái, rơi vào trong tay Chung Quỳ Kính Y.

Nàng cất kỹ pháp bảo, sau đó đưa tay thu một đoàn nước sông, để nó lơ lửng trước mặt kiểm tra.

Nhìn một lát, Chung Quỳ Kính Y khẽ nhíu mày, sau đó hỏi Bùi Lăng: "Đại sư cảm thấy thế nào?"

Cái gì như thế nào?

Không phải đã làm sạch nước sông này sao?

Bùi Lăng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Chung Quỳ Kính Y hỏi hắn như vậy, chắc chắn nước sông này còn có vấn đề gì, chỉ là đối phương còn chưa thể xác định được.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lấy ra thần niệm âm thầm thi triển [U Viêm Phá Vọng Giám] đánh giá nước sông một lượt, chẳng mấy chốc phát hiện hình như trong nước sông này có một vài thứ gì đó cực kỳ nhỏ.

Chương 1124: Kê Trường Phù (1)

Nhưng cực kỳ ẩn nấp, hắn không dám để lộ toàn bộ tu vi trước mặt Chung Quỳ Kính Y, vì vậy nhất thời rất khó phân biệt ra được.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng dựa vào mặt nạ che giấu, âm thầm vận chuyển [Oán Yểm thần thông], trong hai con ngươi hiện ra phù văn đan xen vào nhau, trong tầm mắt lập tức nhìn ra trong đoàn nước này có một luồng nguyền rủa rất nhạt rất nhạt...

Chỉ thi triển [Oán Yểm thần thông] một cái chớp mắt, Bùi Lăng lập tức gián đoạn thần thông, nhưng dù vậy Chung Quỳ Kính Y cũng lập tức quay đầu nhìn về phía hắn.

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Có lẽ nước sông này còn có vấn đề, tốt nhất đến thượng du xem trước đã."

Ánh mắt Chung Quỳ Kính Y nhìn về phía Bùi Lăng hơi nghi ngờ, trong chớp mắt vừa rồi đối phương cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng hiện tại nàng nghiêm túc đánh giá khí tức của đối phương, lại không phát hiện điều gì hết...

Nghĩ đến lúc Đậu Đại dẫn nàng đến phòng luyện đan đã nhắc đến, vị này không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới Mạc thành cứu người, sau khi đến luyện chế đan dược đã cứu được tính mạng của người cả thành, hơn nữa còn có thể chia sẻ cho mấy thành trì thiếu đan được ở xung quanh, có thể nói công đức vô lượng...

Chung Quỷ Kính Y tạm thời kìm nén sự lo nghĩ trong lòng, sau đó hỏi: "Đại sư nói không sai, hiện tại phàm nhân bình thường vẫn không thể uống nước này."

"Không biết đại sư có thể luyện chế ra đan dược để giải quyết vấn đề nước sông không?"

Bùi Lăng hơi mỉm cười trong lòng, luyện đan có tính nhắm vào, còn phải tự sáng tạo đan phương, vậy không cần nghĩ nữa, hắn chắc chắn không làm được.

Thế nhưng, vấn đề trong nước sông này có liên quan với nguyền rủa, hắn có truyền thừa của "Chú", chỉ cần tìm được ngọn nguồn nguyền rủa, hắn sẽ có cách giải quyết.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không nói quá vẹn toàn, lập tức nói:

"Có thể thử một chút, hiện tại đi thượng du xem trước."

Chung Quỳ Kính Y gật đầu, hai người lại thi triển độn pháp, đi đọc theo đê đến thượng du Sau khi phi độn một khoảng cách, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện không đúng, cùng lúc đó Chung Quỷ Kính Y đã dừng lại, sau đó một phát bắt được cổ tay Bùi Lăng, hai người hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy sang bên cạnh.

Ngay sau đó, một tấm lưới lớn trải rộng phù văn, oán độc, minh sát màu đen từ trên trời giáng xuống, thấy hai người bỏ chạy, lưới đen loé lên một cái lập tức đuổi theo như muốn bắt hai người vào trong đó! Chung Quỳ Kính Y lập tức tay lấy ra phù lục, đánh về phía lưới đen.

Oanh! !!

Theo tiếng nổ như lôi đình, lưới đen bị đánh cho vỡ nát.

Lưới đen đã phá, trên mặt Chung Quy Kính Y lại không có vẻ vui mừng nào, ánh mắt nàng nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước.

Trong hư không, ba bóng dáng chầm chậm hiện ra.

Ở giữa là một tu sĩ áo bảo trắng, quần áo trong đỏ hơn máu, vòng trán rạng rỡ, khuôn mặt hắn ta như ngọc đẹp, dáng người cao ráo, vẻ mặt tuỳ tiện không bị trói buộc, hai bên đều có nữ tu vẻ ngoài xinh đẹp, khí tức thâm hậu trong mắt lại vô thần.

"Kê Trường Phù!" Chung Quỳ Kính Y lạnh lùng quát.

Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù mỉm cười gật đầu, sau đó không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp hạ lệnh: "Phải bắt sống Chung Quỳ Kính Y. Còn nam nhân kia...

Ánh mắt của hắn ta tùy ý đảo qua Bùi Lăng: "Trực tiếp giết!"

Nghe vậy, hai nữ tử bên cạnh Kê Trường Phù lập tức bắn ra nhanh như điện, nữ tử váy xanh áo vàng bên trái lao thẳng đến Chung Quỳ Kính Y, nữ tử váy hồng áo đỏ phía bên phải lao thẳng về phía Bùi Lăng.

Chung Quỳ Kính Y không hề do dự, lúc này lấy ra một cây thương dài hơn một trượng, toàn thân màu vàng đỏ, điêu khắc vô số phù văn phức tạp, bàn tay mềm mại trắng nõn nắm chặt cán thương, nhẹ nhàng lắc một cái, chợt cả cây trường thương như sống lại, như độc mãng rời ổ, đột nhiên quét ngang một cái.

Chỗ mũi thương cắt qua vang lên tiếng vù vù bén nhọn, hỏa diễm tự sinh từ hư không, một đoàn thương diễm to lớn màu vàng cháy lên hừng hực, sau đó đột nhiên nhảy một cái hóa thành vô số trường thương hỏa diễm, bắn về phía hai tên nữ tử và Kê Trường Phù.

Mỗi một đạo trường thương hỏa diễm đều ẩn chứa uy thế cực mạnh, lúc rơi vào khoảng không đã lập tức san bằng một đỉnh núi không người ở lại cách đó không xa.

Bóng dáng hai nữ tử lơ lửng không cố định như người giấy bay bổng theo gió, lúc trái lúc phải, trên dưới chập trùng, chẳng mấy chốc đã né tránh tất cả trường thương.

Kê Trường Phù đạp không mà đứng, không hề nhúc nhích, tất cả trường thương đến trước người hắn ta đều đứng im, không có một cây trường thương nào có thể làm hắn ta bị thương, cho đến khi hỏa diễm dập tắt.

Lúc này, hai nữ tử gần như đồng thời lao tới gần Chung Quỳ Kính Y và Bùi Lăng, tiêu điểm trên mi tâm nữ tử váy xanh áo vàng trong số đó đột nhiên khẽ động đậy, lại mở ra một con mắt dọc màu vàng nâu quỷ quyệt, con ngươi trong mắt dọc yếu ớt nhìn về phía Chung Quy Kính Y, năm ngón tay như trảo bóp vào cổ của nàng!

Ánh mắt Chung Quỳ Kính Y chạm đến con mắt dọc của đối phương, đột nhiên trở nên thất thần.

Nhưng khi năm ngón tay của nữ tử váy xanh áo vàng khó khăn chạm đến da thịt nàng lại bắt hụt, bóng dáng Chung Quỳ Kính Y chầm chậm tiêu tán, lại chỉ là một đạo tàn ảnh!

Chương 1125: Kê Trường Phù (2)

Ngay sau đó, trường thương màu vàng đỏ đột ngột đâm ra từ giữa hư không, đâm về phía nữ tử ra tay với Bùi Lăng ở cách đó không xa!

Keng!

Nữ tử váy hồng áo đỏ bị đẩy lui.

Nhưng ngay sau đó, nữ tử váy xanh áo vàng tiếp tục tiến lên, trong tay biến đổi pháp quyết, bốn phương tâm hướng xuất hiện vô số tơ máu như tấm lưới che khuất bầu trời, bao bọc hai người lại.

Tơ máu gào thét quấn quanh, trong nháy mắt đã kết thành một cái kén máu to lớn.

Nhưng ngay trong chớp mắt kén máu sắp thành hình, vô số ánh sáng vàng bộc phát ra từ trung tâm kén máu.

Oanh! !

Kén máu đột nhiên nổ tung.

Chung Quỳ Kính Y mắt sáng như đuốc, tóc dài bay múa, ngọn lửa màu vàng kim nhạt quấn quanh người, bước ra một bước từ xác kén máu, trường thương như điện hung hăng đâm vào ngực nữ tử váy xanh áo vàng!

Chỉ có điều, nữ tử này như không có chút cảm giác đau nào, con mắt đọc trên mi tâm lại sáng lên tia sáng tối tăm.

Chung Quỳ Kính Y hơi thất thần, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lập tức khôi phục lại, đã thấy nữ tử váy hồng áo đỏ kia lao đến bên cạnh Bùi Lăng, trực tiếp vỗ ra một chưởng như muốn trực tiếp đập nát đầu đối phương.

Lúc này nàng muốn thu hồi trường thương nhưng đúng lúc đó khóe miệng nữ tử váy xanh áo vàng hơi cong lên để lộ ra một nụ cười lạnh, hai tay lập tức nắm chặt cán thương trước ngực, không quan tình trạng của mình vào lúc này, không hề có ý buông tay.

Chung Quỳ Kính Y tâm niệm vừa động đã kéo trường thương ra, nhưng đối phương nắm rất chặt, càng có vô số oán giận oán độc quấn quanh trường thương, trong chốc lát nàng lại không thể triệu hồi trường thương.

Hàng lông mày kẻ đen cau lại, Chung Quỳ Kính Y không dám trì hoãn, trực tiếp buông hai tay ra, vứt lại trường thương bản mệnh lao về phía Bùi Lăng.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Bùi Lăng đều tập trung ở trên người Kê Trường Phù.

Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, lần trước hắn đã gặp ở Vạn Hủy một lần, thực lực đối phương không thua kém Lệ sư tỷ ở trạng thái đỉnh phong.

Cho dù tu vi hiện tại của hắn cũng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng không muốn đối địch với cường giả thế này.

Vù!

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, nữ tử váy hồng áo đỏ bên cạnh Kê Trường Phù đã đánh một chưởng về phía hắn!

Sắc mặt Bùi Lăng không hề thay đổi chút nào, lập tức di chuyển thân hình sang bên cạnh một chút, vừa lúc tránh khỏi công kích.

Một kích không thành, nữ tử váy hồng áo đỏ kia đang muốn ra tay lần nữa, Chung Quy Kính Y lại đã đuổi tới, lúc này vỗ ra một chưởng.

Ầm!

Nữ tử váy hồng áo đỏ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quanh thân dấy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, chỉ chốc lát sau đã bị đốt thành một đống tro tàn.

Cùng lúc đó, nữ tử váy xanh áo vàng kia cũng chậm rãi rơi xuống đất, nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Giải quyết hai tên thủ hạ của Kê Trường Phù, Chung Quỳ Kính Y vẫy tay, trường thương biến mất từ ngực thi thể nữ tu, lập tức xuất hiện ở trong tay nàng.

"Đại sư, hắn là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù, ta cố hết sức ngăn chặn hắn, một mình ngươi nhanh trốn đi!"

Chung Quỳ Kính Y lạnh lùng nhìn về phía Kê Trường Phù, nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng.

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn không muốn bại lộ thân phận ở chỗ này, càng không muốn đánh đến sống chết với Kê Trường Phù, điều này không có chỗ tốt gì cho đôi bên, nhưng nếu bây giờ rút lui... Tứ công chúa hoàng triều Chung Quỳ Kính Y làm sao bây giờ?

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Kê Trường Phù mỉm cười nói: "Chung Quỳ Kính Y, thiên ý để ngươi gặp được bản tọa ở chỗ này, có thể thấy số mệnh đã định sẵn ngươi và bản tọa có một đoạn duyên phận lô đỉnh."

"Chờ bản tọa luyện chế ngươi thật tốt, còn phải làm phiền ngươi giúp đỡ thuyết phục công chúa và quận chúa khác của Lưu Lam hoàng triều một chút."

Chung Quỳ Kính Y giận tím mặt, lúc này truyền âm nói với Bùi Lăng: "Đi!"

Nói xong, khí thế quanh thân nhanh chóng tăng lên, đột nhiên vung trường thương đâm về phía Kê Trường Phù.

Trường thương màu vàng đồ gào thét mà ra, một đạo thương ảnh to lớn như trụ trời bị gấy, đâm về Kê Trường Phù theo động tác của nàng.

Kê Trưởng Phù đạp không mà đứng, vẻ mặt không thay đổi, không có chút động tác nào, sau người lại chầm chậm dâng lên một tòa tượng thần quỷ quyệt.

Toà tượng thần này có bốn khuôn mặt, ngũ quan hình dáng tướng mạo không khác nhau chút nào, chỉ là về mặt khác nhau theo thứ tự là sướng vui giận buồn, hướng về phía bốn phương tám hướng. Toàn thân màu lam nhạt, trong tám cánh tay bắp thịt cuồn cuộn đều cầm một món binh khí, đầu đội chuỗi ngọc bảo quan, rủ xuống từng đống chuỗi ngọc.

Mi tâm trên bốn khuôn mặt đều có một tiêu điểm đường vân màu đen, bên trong truyền đạt ra khí tức quỷ dị tối nghĩa, khí tức hơi tương tự với lúc nữ tử váy xanh áo vàng kia mở ra mắt dọc trên mi tâm.

Thân thể tượng thần cao lớn nguy nga như ngọn núi, trên đó thân thể trần trụi để lộ ra lồng ngực, cơ bắp rắn rồi rõ ràng, có một loại khí tức ngang tàng của viễn cổ hồng hoang đập vào mặt.

Bên hông quấn vàng khảm ngọc, cực kỳ hoa lệ, nhưng phía dưới lại là một đoàn sương mù màu lam nhạt, bên trong có hình bóng lay động, nhìn không rõ.

Đây là pháp tướng Nguyên Anh!

Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ngưng tụ thành pháp tướng!

Chương 1126: Hai quy tắc (1)

Oanh! !!

Kê Trường Phù không nhúc nhích tí nào, pháp tướng của hắn ta đưa một cánh tay đấm ra một quyền, rất thoải mái phá một kích toàn lực của Chung Quỳ Kính Y, khí thế không giảm, trực tiếp đánh bay Chung Quỳ Kính Y ra ngoài.

Phốc!

Chung Quỳ Kính Y bay đến giữa không trung đã phun ra một ngụm máu tươi, ngọc quan trên đỉnh đầu nàng liên tục lấp lóe ánh sáng nhạt, thật vất vả mới ổn định thân hình trên không trung, khó khăn lắm mới đứng vững, đã thấy một nắm đấm màu xanh lam nhạt lại phá không nện xuống từ trên đỉnh đầu.

Thấy muốn tránh cũng không thể tránh, Chung Quỳ Kính Y vốn tưởng lần này mình khó thoát một kiếp, chợt cảm thấy có người kéo mình một cái từ sau lưng.

Oanh...

Một quyền của pháp tướng thất bại, đánh vào trên mặt đất, lập tức khiến mặt đất chấn động, xuất hiện khe hở như mạng nhện không ngừng khuếch tán về phía bốn phương tám hướng.

Suối ngầm dâng trào, dãy núi sụp đổ, trong chốc lát cát bay đá chạy, khói bụi tản ra.

Bùi Lăng ôm vòng eo nhỏ nhắn của Chung Quỳ Kính Y, lúc này không chút do dự trốn về nơi xa.

Kê Trường Phù chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung nhìn hai người đã chạy ra một đoạn đường, mới lấy lại tinh thần, vừa rồi hắn ta đột nhiên quên truy sát!

Thú vị!

Người bên cạnh Chung Quỳ Kính Y cố ý che giấu thực lực!

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù mỉm cười thu hồi pháp tướng, bước ra một bước, đã lướt qua mấy tầng sơn thủy, đuổi theo hai người.

Tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, Chung Quỳ Kính Y bị Bùi Lăng ôm trong ngực sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lấy ra đan dược ăn vào.

Vào lúc này, giọng Kê Trường Phù mang theo vẻ trêu tức vang lên từ sau lưng: "Tứ công chúa cần gì vùng vẫy giãy chết? Nếu lúc này bó tay chịu trói, bản tọa còn có thể nhẹ nhàng một chút."

"Cứng rắn như vậy, lúc bản tọa bắt đầu dạy dỗ sẽ không nương tay.

"A, còn có người bên cạnh Tứ công chúa, mặc dù thủ đoạn che giấu rất thú vị, chẳng lẽ thật sự tưởng có thể chạy thoát từ trong tay bản tọa?"

Bùi Lăng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục dẫn theo Chung Quỳ Kính Y trốn chạy.

Chung Quỳ Kính Y toàn lực vận chuyển công pháp hóa giải được lực, trong chốc lát không rảnh quan tâm Kê Trường Phù, cũng không rảnh nghi ngờ vị đại sư đan đạo này lấy đâu ra thực lực mạnh như vậy, có thể cứu mình từ trong tay Kê Trường Phù.

Trong giây lát, cuối cùng sắc mặt nàng cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, vào lúc này khuyên tai bên trái lóe lên ánh sáng nhạt, trong tai lập tức vang lên giọng của Đậu Đại: "Tứ điện hạ, vừa rồi ngoài thành truyền đến động tĩnh rất lớn, mặt đất nứt nẻ đến bên ngoài đại trận hộ thành, các ngươi bị tập kích rồi?"

Chung Quỳ Kính Y nhanh chóng truyền âm: "Là Kê Trường Phù!"

Đậu Đại giật mình: "Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù? !"

Hắn ta lập tức nói: "Xung quanh đây không có ai là đối thủ của hắn, Tứ điện hạ lập tức dẫn đại sư nhanh chóng trở về Mạc thành! Mạc thành là một trong thành trì lớn nhất Triệt Châu, đại trận hộ thành có thể ngăn cản Kê Trường Phù mấy ngày. Đậu mỗ sẽ lập tức chuyển cáo việc này cho Phó sư huynh Cửu Nghi sơn ta, chỉ cần Phó sư huynh chạy tới, đến lúc đó có thể tru diệt Kê Trường Phù.

Hàng lông mày kẻ đen của Chung Quỳ Kính Y cau lại, vừa rồi Kê Trường Phù cố ý chặn bọn họ đi theo đường về Mạc thành, hiện tại phương hướng bọn họ trốn chạy vừa đúng ngược lại với Mạc thành.

Hơn nữa, nàng nhớ kỹ phân bố thành trì của Triệt Châu, xung quanh nơi này, thành lớn gần nhất là Mạc thành.

Những thành trì khác có quy mô không khác Mạc thành đều cần một đoạn thời gian khá dài mới có thể chạy tới, bọn họ không chống đỡ được đến lúc đó!

Về phần thành nhỏ...

Đại trận hộ thành cũng tốt, đệ tử trấn thủ cũng được, căn bản không ngăn được Kê Trường Phù, tùy tiện đến đó chỉ kéo người vô tội xuống nước.

Thế là, Chung Quỳ Kính Y lập tức truyền âm: "Không về được Mạc thành, gần đây còn có chỗ nào có thể tạm lánh không? Phải nhanh, chẳng mấy chốc Kê Trường Phù sẽ đuổi theo."

Đậu Đại hơi do dự, sau đó nói: "Đi lên dọc theo dòng sông sẽ đến một nhánh sông có mười ba cây liễu, cứ đi xuống theo nhánh sông, tiến vào sơn cốc sẽ thấy một trường tư thục cổ xưa."

"Có thể trốn bên trong nhiều nhất ba ngày."

Trường tư thục cổ xưa?

Chung Quỳ Kính Y lập tức khẽ giật mình, một trường tư thục cổ xưa có thể ngăn cản Kê Trường Phù?

Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã nghĩ tới điều gì, nhanh chóng hỏi: "Là quỷ dị'?"

"Là 'quỷ dị" Đậu Đại trầm giọng nói: "Xung quanh chỗ đó có đại trận ngăn cách đề phòng phàm nhân tới gần. Hiện tại xung quanh đây, ngoại trừ trận pháp hộ thành của thành lớn chỉ có 'quỷ dị' nơi này, có thể đối phó với Kê Trường Phù."

"Sở dĩ 'quỷ dị' ở chỗ kia bị phát hiện, cũng là vì có nhiều tên tu sĩ đi nhầm vào trong đó, tông ta biết đại khái hai quy tắc bên trong."

"Chỉ cần cẩn thận một chút, không vi phạm vào, chờ sau khi Phó sư huynh chạy tới, tất nhiên có cách cứu các ngươi ra."

Chung Quỳ Kính Y nói: "Tốt! Là hai quy tắc nào?"

Đậu Đại nói: "Thứ nhất không thể để lộ tên thật; thứ hai không thể thi triển thuật pháp ở bên trong:

Nghe vậy, trong lòng Chung Quỳ Kính Y hơi trầm xuống, ngay cả thuật pháp cũng không thể dùng, chắc chắn chỗ "quỷ dị" này cực kỳ hung hiểm.

Chương 1127: Hai quy tắc (2)

Nhưng bây giờ "quỷ dị" này càng cường đại càng tốt, nếu không sẽ không bao vây được Kê Trường Phù!

Nghĩ đến đây, nàng lập tức chỉ một phương hướng, nói với Bùi Lăng: "Qua bên kia!"

Bùi Lăng không do dự, lập tức bay về phương hướng nàng chỉ.

Cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt qua, đôi bên một đuổi một chạy, lúc phía trước mơ hồ xuất hiện một tòa huyễn trận, cuối cùng Kê Trường Phù đã đuổi theo.

Lúc này hắn ta vỗ ra một chưởng.

Một cái chưởng ấn to lớn màu xanh đen như là một toà núi nhỏ, đè xuống đầu hai người Bùi Lăng!

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn vẫn chỉ dùng pháp lực phi hành, không sử dụng [Huyết Quỷ độn pháp] và [U Quỷ độn pháp 1, cho nên dù đi trước Kê Trường Phù một bước, tốc độ lại có chênh lệch không nhỏ với đối phương.

Nghĩ đến đây, quanh người hắn lập tức hiện ra lửa nóng hừng hực, sau đó tất cả hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành rất nhiều yêu thú hỏa diễm, gào thét nhào về phía Kê Trường Phù.

Đây là lấy đan hỏa thất phẩm Nam Kha Mộng Hỏa thi triển ra [Vạn Thú Phê Linh thuật] !

Nhưng Nam Kha Mộng Hỏa thật sự có sự uy hiếp với tu sĩ Kết Đan kỳ.

Nhưng đối phó với tu sĩ Nguyên Anh, vẫn còn thiếu chút hỏa hầu.

huống chi Kê Trường Phù cũng không phải là Nguyên Anh bình thường.

Bởi vậy...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Chỉ trong một nháy mắt, tất cả yêu thú hỏa diễm bị chưởng kình của Kê Trường Phù tiêu diệt.

Nhưng nhân lúc những ngọn lửa yêu thú này kéo dài, Bùi Lăng cũng đã mang theo Chung Quỳ Kính Y mạo hiểm bay ra phạm vi bao phủ của chưởng kình đối phương.

Oanh!

Khe núi phía dưới bị một chưởng này của Kê Trường Phù đập đổ sụp xuống, hình thành một cái chưởng ấn to lớn năm ngón tay, sâu đến mấy chục trượng, nước suối ngầm chảy ra cuồn cuộn, hai bên dãy núi sụp đổ theo, vô số bùn cát hòn đá lăn xuống.

Né tránh một chưởng này của Kê Trường Phù, Bùi Lăng đột nhiên tăng tốc muốn kéo dài khoảng cách với hắn ta.

Nhưng lúc này Chung Quỳ Kính Y lại chỉ vào toà huyễn trận kia vội nói: "Qua bên kia!"

Bùi Lăng không do dự, lập tức dẫn theo nàng xông vào trong huyễn trận.

Toà huyễn trận này chỉ dùng để đề phòng phàm nhân đi nhằm vào trong đó, đối với Nguyên Anh tu sĩ, lại không có chút nào tác dụng.

Hai người tiến vào huyễn trận, thần niệm mở ra, lập tức cảm giác được tất cả trong trận.

Trong huyễn trận không lớn lắm, cũng chỉ chiếm diện tích vài mẫu, là một khoảng rừng u tĩnh, tất cả mọi thứ trong rừng như bình thường, điều hấp dẫn người ta nhất là một trường tư thục cổ xưa ở trong rừng.

Trưởng tư thục này là một tòa nhà một sân nhỏ, nhìn từ vẻ ngoài, đầu chái nhà bong ra từng mảng, cây sắn dây leo lên, khe hở thềm đá và đầu tường đều mọc đầy rêu xanh thật dày, lộ ra vẻ cũ kỹ lâu năm.

Trong cảm giác thần niệm, trong trường tư thục đã bị bỏ hoang lâu ngày, ngoại trừ rắn, côn trùng, chuột, kiến, lại không bất kỳ vật sống gì, hiển nhiên đã lâu không có người đến.

Hiện tại toàn bộ Triệt Châu bộc phát ôn dịch, trường tư thục ở rừng sâu núi thắm, lúc này có tình hình như thế cũng hợp tình hợp lý...

Chung Quỳ Kính Y nhanh chóng truyền âm nói: "Vào trường tư thục!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo nàng đi vào bên trong trường tư thục.

Vừa rồi Bùi Lăng đã liên tục ra tay mấy lần, mặc dù không giao đấu chính diện với Kê Trường Phù nhưng đã để lộ tu vi Nguyên Anh.

Nếu tiếp tục nữa, Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo cũng không phải người ngu, rất dễ dàng thăm dò ra thân phận thật sự của hắn!

Hiện tại, nếu Chung Quỳ Kính Y biết phải làm thế nào để tránh Kê Trường Phù, tất nhiên vô cùng tốt với hắn.

Vì vậy, hắn căn bản không hỏi nhiều, trực tiếp hạ xuống cửa trường tư thục, chợt vươn tay...

"Két két"

Theo một tiếng rên rỉ rợn người, Bùi Lăng mở cửa lớn ra, dẫn theo Chung Quy Kính Y nhanh chóng bước vào trong đó.

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng vào cửa, một gian phòng trống sâu trong trường tư thục đột nhiên xuất hiện một bóng dáng u ám.

Sau khi bóng dáng này xuất hiện, hư không trước mặt đột nhiên hiển hóa ra một bàn cờ.

Ầm ầm...

Trên bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên vang lên tiếng lôi điện đan xen.

Ngay sau đó, theo tiếng mưa rơi "rầm rầm", từng đạo tử điện xẹt qua trời cao, chiếu sáng căn phòng trống vốn ảm đạm, chỉ thấy quân cờ trắng đen theo thứ tự rơi vào trên bàn cờ, chỉ chốc lát sau đã bày xong ván cờ dang dở...

Lúc này, mặc dù Kê Trường Phù chậm hơn hai người Bùi Lăng một bước, nhưng cũng đi tới biên giới huyễn trận.

Hắn ta đạp không mà đứng, hai mắt nhắm lại đánh giá huyễn trận trước mặt, không tùy tiện đi vào theo.

Đã tính toán đại khái nội tình của toà huyễn trận này, không thấy bất kỳ cạm bẫy gì, Kê Trường Phù không do dự nữa, lúc này vỗ một chưởng về phía cả tòa huyễn trận!

Oanh! !!

Huyễn trận dùng để bảo vệ phàm nhân chỉ chống đỡ một tức liền ầm vang vỡ nát.

Lập tức toàn bộ khu rừng núi, trường tư thục bỏ hoang đã lâu...

Hiện ra ở trước mặt Kê Trường Phù.

Chỉ có điều hai người Bùi Lăng và Chung Quỳ Kính Y cũng đã biến mất không thấy bóng dáng gì.

Áo bào trắng phất qua một cái, Kê Trường Phù hạ xuống trước cửa trường tư thục, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy phía trên trường tư thục treo một tấm bảng hiệu màu sơn loang lổ, hiển nhiên đã qua năm tháng lâu dài, bên trên viết "trường tư thục Khê Ngọ".

Chương 1128: Trưởng tư thục Khê Ngọ

Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, dù nhìn thế nào đủ loại chi tiết đều để lộ ra đây chỉ là một trường tư thục cực kỳ bình thường, lại bị bỏ hoang đã lâu.

Nhưng có Cửu Nghi sơn bố trí huyễn trận bên ngoài, lại có thể lông tóc không hao tổn ngăn lại một kích này của hắn ta, nghĩ đến cũng không nơi bình thường gì.

Chắc chắn hai người Chung Quỳ Kính Y đang trốn ở trong này!

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù tâm niệm vừa động, bên cạnh lập tức hiện ra từng bộ ác quỷ toàn thân đen nhánh.

Dáng người những ác quỷ này khôi ngô cao lớn, cả người đầy cơ bắp, trong đôi mắt lóe ra tia sáng đỏ như máu, răng nanh lộ ra bên ngoài sắc bén rét lạnh, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Nhưng đứng trước mặt Kê Trường Phù lại cực kỳ ôn thuần nghe lời.

Sau khi xuất hiện, lập tức dựa theo ý niệm của hắn ta, không hề chậm trễ đi vào bên trong trường tư thục.

Nhưng ngay lúc ác quỷ tiến vào trưởng tư thục, Kê Trường Phù đột nhiên thay đổi sắc mặt, thân hình dần biến mất ngay tại chỗ...

"Trường tư thục Khê Ngọ".

Khói bụi theo sắc trời ngoại giới cùng chiếu vào đình viện, màu sắc đổ nát hoang vu lập tức biến mất, cứ như có một đôi tay vô hình đốt lên ánh nến, toàn bộ trường tư thục lập tức trở nên sống động.

Vừa vào cửa đá thấy đình viện bên trong chiếm diện tích không lớn, lót gạch xanh, rêu xanh mọc lan tràn.

Lúc này, cơn mưa tí tách tí tách đang không nhanh không chậm rơi xuống, dần thấm ướt tất cả mọi thứ, hơi nước dư thừa đập vào mặt.

Trong bồn hoa hai bên trồng một ít loại cây kiểu đào hạnh, lúc này nụ hoa lấm tấm như ánh sao, đều dính giọt mưa trông vô cùng kiều diễm.

Dưới cửa thuỷ hoa cách đó không xa, con chó vàng vốn đang nằm sấp tránh mưa lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn Chung Quỷ Kính Y và Bùi Lăng, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Trong cửa thuỷ hoa, mơ hồ có thể thấy được phía sau cửa là một đình viện rộng lớn, cỏ xanh mượt mà, hình như trong góc còn có một hồ nước, bên hồ bơi xây lan can đá cao cỡ nửa người.

Phía sau hồ nước là một tòa nhà ngói to lớn sáng sủa sạch sẽ.

Lúc này cửa sổ nhà ngói đều nửa mở, có thể thấy hình bóng lay động bên trong, dường như đang có không ít người ngồi, lúc gật gù đắc ý còn phát ra tiếng đọc sách vang vang.

Có lẽ tiếng đọc sách kia cách khá xa, nghe không quá rõ ràng, nhưng lúc này cũng cho người ta một loại cảm giác đầy tinh thần giống cây cỏ trong đình.

Cảnh tượng này...

Hai người nhìn xem tình cảnh này đều hơi hoảng hốt.

Chung Quỳ Kính Y không rảnh quan sát tỉ mỉ xung quanh, nhanh chóng nhắc nhở Bùi Lăng: "Đừng nói ra tên thật của mình, không được sử dụng thuật pháp."

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi: "Vì sao?"

Vẻ mặt Chung Quỳ Kính Y nghiêm túc đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên dừng lại, nàng cảm thấy hình như mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra!

Sau khi do dự một lát, nàng ngơ ngác lắc đầu: "Không biết."

Bùi Lăng nhíu mày lại, cách màn mưa nhìn về phía nữ hài xa lạ còn bị mình ôm trong ngực, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, mình không biết đối phương, vì sao lại làm ra hành động thân thiết như thế?

Vào lúc này, Chung Quỳ Kính Y cũng lập tức lấy lại tinh thần, nàng một phát tránh khỏi cánh tay Bùi Lăng, sau đó cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai? !"

"Vương Cao." Bùi Lăng ngắn gọn trả lời, sau đó lại hỏi: "Ngươi thì sao?"

"Ta tên Chung Quỷ..." Chung Quỳ Kính Y vừa muốn báo ra tên mình, đột nhiên giật mình thấy không đúng, không thể nói ra tên thật!

Mặc dù không biết vì sao, nhưng trong lòng loáng thoáng cảm thấy tốt nhất mình đừng làm như thế.

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng lướt qua cây hạnh cách đó không xa, lập tức sửa lời: "Ta tên Hoa Hạnh Vũ"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lại có một người đi đến.

Hai người lập tức nhìn về phía người tới, phát hiện người đến mặc áo bào trắng như tuyết, vầng trán rạng rỡ, tóc dài đen nhánh rối tung sau đầu, cao lớn thẳng tắp, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một vẻ tà dị khó mà miêu tả, đều âm thầm duy trì cảnh giác.

Lúc này, vẻ mặt Kê Trường Phù hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng nghi ngờ đánh giá Bùi Lăng và Chung Quỳ Kính Y.

Hình như hắn ta tới đây vì một chuyện gì đó rất quan trọng...

Nhưng sao hắn ta không nhớ gì cả?

Ngay lúc Kê Trường Phù đang cố gắng nghĩ lại, Bùi Lăng nói: "Ta tên Vương Cao, nàng tên Hoa Hạnh Vũ, ngươi tên là gì?"

Kê Trường Phù ngẩn ngơ, vô thức trả lời: "Ta họ Kê, tên..."

Mạc thành.

Đậu Đại mặt trầm như nước, nhanh tay lấy ra Truyền Âm Phù, sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền đến giọng nói của Cửu Nghi sơn đạo tử Phó Huyền Tự: "Đậu sư đệ, chuyện gì?"

"Phó sư huynh" Đậu Đại nhanh chóng nói: "Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y bị mai phục ở gần Mạc thành, người ra tay là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù."

Nghe vậy, giọng nói trong Truyền Âm Phù lập tức nghiêm nghị nói: "Ta lập tức tới."

Nói xong ánh sáng nhạt trên phù văn lập tức dập tắt, thấy đạo tử đã gián đoạn truyền âm, Đậu Đại vừa thu hồi Truyền Âm Phù, Mạc Di Thiên vẻ mặt nghiêm nghị đi đến: "Đậu sư huynh, doanh địa ngoài thành xảy ra một chút hỗn loạn, kính xin sư huynh định đoạt."

Chương 1129: Cuối cùng đã tìm được ngươi!

Đậu Đại nhíu mày lại: "Đi!"

Trên mặt đất cháy đen.

Kiều Từ Quang mặc một cái áo ngoài tay ngắn cổ thẳng màu xanh biếc, bên dưới là váy dài mười hai mảnh màu xanh đậm thêu hoa cỏ bốn mùa quấn quanh, cầm trong tay nhánh hoa, nhíu mày đứng đó.

Sau lưng nàng, mấy sư muội đồng môn hoa phục trâm vàng nhắm mắt theo đuôi, đang thi triển thuật pháp kiểm tra xung quanh.

"Kiều sư tỷ, ma tu tàn sát thôn này đã sớm rời đi, hơn nữa tất cả tung tích mùi vị đều bị thuật pháp xóa đi, chỉ sợ chúng ta không thể truy tung" Một nữ tu váy hồng bấm niệm pháp quyết nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nói với Kiều Từ Quang.

"Ma đạo yêu nhân, từng người mất hết nhân tính!" Kiều Từ Quang chưa mở miệng, một nữ tu áo tím đã nóng nảy nói: "Trong đại chiến chính ma lần này, mới khai chiến mấy ngày đã sinh linh đồ thán"

"Đúng vậy! Hơn nữa, Luân Hồi tháp kia còn luôn miệng nói vì cứu thế, thật sự làm trò cười cho thiên hạ!" Sở Vũ Thường đổi sang một bộ váy sam màu vàng nhạt dệt kim cũng không nhịn được mở miệng: "Sinh linh đang sống thật tốt, lần này gặp nạn đều vì Luân Hồi tháp"

"Theo ý ta, yêu nhân Luân Hồi tháp, gặp một người giết một người, tuyệt đối không vô tội!"

Nữ tu váy hồng kia khẽ nói: "Ma đạo tứ tông đều là ngọn nguồn tai họa của giới này! Tuy Luân Hồi tháp ghê tởm, nhưng chỉ dựa vào chính bọn họ đâu có khả năng độc hại thiên hạ này? Nhưng từng người Vô Thủy sơn trang tâm tính ác độc, cùng một giuộc với Luân Hồi tháp. Hai ngày qua phe tàn sát nhiều người vô tội nhất, ngoại trừ Luân Hồi tháp cũng là Vô Thủy sơn trang."

"Hành động như thế cũng xứng nói là tiên, căn bản là yêu ma tái thế!"

Nữ tu áo tím vội nói tiếp: "Mặc dù Thiên Sinh giáo giết chóc không bằng Luân Hồi tháp còn có Vô Thủy sơn trang, nhưng thủ đoạn càng thêm bỉ ổi. Ma giáo này lấy xuất thân bàn sang hèn, lần này Ma tông tập kích Cửu Nghi sơn, cướp giật rất nhiều, không quan tâm thân phận căn cốt đều in dấu Nô Ấn coi là lô đỉnh, vật liệu... Hành động như thế, sớm đã mất hết nhân tính, chỉ là súc sinh khoác lên lớp da người."

"Còn có Trọng Minh tông!" Sở Vũ Thường nghĩ đến trải nghiệm trước đó, cắn môi nói: "Lần trước đại điển Ma tử Trọng Minh tông chính vị, thật sự... Thật sự là quá hoang đường!"

"Bùi Lăng Ma tử Ma tông đương thời, ma tính sâu nặng, đã vào tận xương."

"Hắn... Hắn chưa chính vị Thánh tử đã ép buộc người đường đường là Tông Chủ phu nhân một tông cùng hắn... Không, là bị hắn thải bổ!"

"Bùi Lăng này làm việc buông thả bạo ngược, tâm tính vặn vẹo ngoan độc, đúng là chưa từng nghe thấy."

"Ta còn nghe Lưu Lam hoàng triều Thanh Nguyên Vương nói, người này còn có một số sở thích mà chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra, tâm tính hắn tàn bạo bất nhân, sớm đã mất hết nhân tính..."

"Cho dù là yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt kia so sánh với hắn cũng theo không kịp."

Bùi Lăng? ??

Kiều Từ Quang nghe đến đây không nhịn được ngẩn ngơ, vốn muốn quát các sư muội đừng nói chuyện nữa, tiếp tục đi tới một thôn trang bị tàn sát để truy tra, lại lập tức nuốt xuống, hàng lông mày kẻ đen cau lại.

Lần trước từ Thiên Ngoại đảo trở lại Tố Chân Thiên, nàng lập tức bắt đầu bế quan.

Một mặt là vững chắc cảnh giới Nguyên Anh; một mặt khác là sau khi tu vi đạt tới Nguyên Anh, nàng muốn tu luyện truyền thừa tiếp theo của Tố Chân Thiên.

Nếu không phải đại chiến chính ma xảy ra đang cần người, chỉ sợ đến nay nàng còn đang dốc lòng tu luyện.

Hiện tại nàng xuất quan chưa lâu, vì vậy trong khoảng thời gian này việc liên quan đến Ma tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đã truyền đi xôn xao trong tám phái ngoại trừ Trọng Minh tông, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Từ Quang nghe nói.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức hỏi: "Ma tử Trọng Minh tông Bùi Lăng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Vũ Thường nghe vậy vội nói: "Kiều sư tỷ, trước đó ngươi vẫn bế quan cho nên không biết. Bùi Lăng này vốn không có danh tiếng gì, nhưng trước đó không lâu diễn ra đại điển Ma Tử Trọng Minh tông chính vị, người này lại một đêm thành danh, hiện tại trong các môn phái lớn, có thể nói không ai không biết không người không hay."

"Lúc hắn vẫn là Kết Đan đỉnh phong chưa Ngưng Anh, đã mời toàn bộ các phái bao gồm chính đạo chúng ta đến tham gia đại điển Ma tử, còn dẫn toàn bộ chân truyền tám môn phái lớn đến gặp Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông Tư Hồng Khuynh Yến"

"Lúc ấy, chúng ta còn tưởng là có việc gì."

"Kết quả sau khi đến đó, hắn liền... Liền cưỡng ép làm nhục Tư Hồng Khuynh Yến ngay trước mặt tất cả chân truyền chúng ta."

"Vốn hành động lần này đã không thể tưởng tượng nổi."

"Sau đó, hắn còn thuận lợi chính vị Ma tử, lại lập tức để phu thê Tông Chủ Trọng Minh tông chủ trì, kết làm đạo lữ với yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt kia..."

"Từ đầu đến cuối, Tông Chủ Trọng Minh tông không những không hề trách cứ hắn, hơn nữa còn khen ngợi có thêm, nếu không phải tự mình trải qua, tuyệt đối khó có thể tin..."

Nghe vậy, hàng lông mày như núi xa của Kiều Từ Quang nhẹ nhàng cau lại.

Trước đó nàng và Bùi Lăng đã từng quen biết, mặc dù chỉ hợp tác một lần vì bị tình thế ép buộc, nhưng nhìn tính tình lúc trước của đối phương, chắc chắn không thể làm ra chuyện như vậy.

Chương 1130: Làm gương sáng cho người khác (1)

Trong khoảng thời gian bế quan này, nàng cẩn thận nhớ lại trải nghiệm trên Thiên Ngoại đảo.

Lấy thực lực lúc đó của Bùi Lăng, cho dù Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội của nàng liên thủ, cũng chắc chắn không địch lại!

Nhất là Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội của mình bị "Tang"

khống chế, trong lúc truy sát Bùi Lăng, nếu Bùi Lăng dốc hết sức đánh trả, chắc chắn năm người không người còn sống.

Thậm chí, ngay cả tự bạo cũng không kịp!

Chỉ có điều, đối phương lại nương tay.

Lúc ấy nàng bị "Tang" dùng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] khống chế, không thể ra tay với Bùi Lăng, cho dù Bùi Lăng giết Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội của nàng ở trước mặt nàng, nàng cũng không thể làm gì đối phương.

Thậm chí, còn phải giúp đối phương ngăn chặn "Tang".

Nhưng một vị ma tu như vậy lại giữ chữ tín vào lúc quan trọng, thậm chí cuối cùng còn đặc biệt giải trừ nguyền rủa trên người Nguyễn Chỉ sư muội.

Đúng vậy, Bùi Lăng này thật sự là ma tu Trọng Minh tông, nhưng trong quan điểm của nàng, bản tính của đối phương thuần lương, chỉ cần dẫn đạo thêm chút là có thể cải tà quy chính, dù thế nào cũng không thể không chịu nổi như Sở Vũ Thường sư muội đã nói...

Chắc chắn trong đó có hiểu lầm gì.

Nghĩ tới đây, trong lòng Kiều Từ Quang dần sinh ra một loại cảm giác khác thường: Nếu tất cả đều là thật, hình như cũng không tệ...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức bị nàng đè xuống.

[Tâm Ma Đại Diễn Chú]...

Sau khi nàng về tông đã hỏi sư tôn, sư tôn chỉ điểm cho nàng là nhanh chóng Hóa Thần!

Nếu Hóa Thần cũng không thể giải quyết chú này, vậy chỉ có mời mấy vị tổ sư ra tay...

Đúng vào lúc này, Sở Vũ Thường đột nhiên nói: "Kiều sư tỷ, sao cảm giác... Nơi này có điểm gì đó là lạ?"

Nghe vậy, Kiều Từ Quang đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Bày trận!"

Sở Vũ Thường và mấy tên nữ tu không do dự chút nào, đồng loạt lấy ra một cái trận bàn đồng thời bấm niệm pháp quyết thôi động, trong nháy mắt ánh sáng trắng hiện lên, một khu rừng hoa đột nhiên xuất hiện bao quanh bảo vệ các nàng.

Ngay sau đó, một bộ váy lụa màu đen đột ngột hiện ra ở giữa hư không.

Người tới xinh đẹp ung dung, eo nhỏ nhắn như liễu, lúc váy bay lên như mây đen lăn lộn, trên khuôn mặt trắng thuần, phù văn ở nơi mi tâm như máu như đốt như muốn nhỏ xuống, nàng đạp không mà đứng, cụp mắt quan sát rừng hoa phía dưới.

Vẻ mặt Kiều Từ Quang nghiêm túc, lạnh lùng quát: "Lệ Liệp Nguyệt!"

Ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt lạnh như băng đảo qua cổ nàng: "Kiều Từ Quang, cuối cùng đã tìm được ngươi."

Lúc đang nói chuyện, giữa hư không quanh người nàng hiện ra vô số U Hồn thị nữ...

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Vừa vào cửa thấy đình viện bên trong, con chó vàng dưới cửa thuỳ hoa còn đang gầm gừ.

Bùi Lăng và Chung Quỳ Kính Y cũng không để nó ở trong lòng, còn đang nhìn người áo bào trắng trước mặt.

Chỉ nghe Kê Trường Phù nói: "Ta họ Kê, tên Trường Phù."

Vừa nói ra cái tên này, trái tim Kê Trường Phù hơi nhảy lên một cái như đã phạm phải một sai lầm rất quan trọng, nhưng hắn ta càng nghĩ cũng không tìm ra vấn đề ở nơi nào, đành phải tạm thời đè xuống.

Kê Trường Phù?

Nhất định mình đã từng nghe cái tên này ở nơi nào!

Bùi Lăng khẽ nhíu mày nhưng cẩn thận nhớ lại một lát, lại không nhớ nổi bất cứ chuyện gì liên quan đến đối phương.

Vào lúc này, bên trong cửa thuỷ hoa truyền ra một tiếng quát lớn, con chó vàng lập tức im lặng, cụp đuôi nằm xuống ngay tại chỗ.

Theo tiếng ho khan, một lão phu tử râu tóc hoa râm, khuôn mặt cứng nhắc, mặc một bộ áo bào màu xanh đã giặt đến trắng bệch đi ra, thấy ba người bọn họ lập tức cau mày quát lớn: "Đều đã trễ thế như vậy rồi, kiểm tra bài buổi sáng đã bắt đầu, thân là phu tử lại còn lề mà lề mề ở đây, còn ra thể thống gì!"

"Nhanh đi vào giảng bài!"

Nghe vậy, ba người Bùi Lăng, Chung Quỳ Kính Y và Kê Trường Phù đều khẽ giật mình, sau đó vội vàng gật đầu: "Vâng, phu tử:

Trong lòng ba người đều cực kỳ lo lắng, đúng vậy, bọn họ đã đến trễ, phải nhanh chóng đi vào giảng bài cho đám học sinh, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Bọn họ không dám thất lễ, đi theo sau lưng phu tử bước nhanh vào cửa thuỷ hoa, vội vàng đi đến trước phòng ngói, đã thấy nhà ngói cao lớn được chia thành vài gian.

ở giữa cửa học đường thứ nhất treo một chữ "Bính", phu tử dừng chân, phân phó Chung Quỳ Kính Y đi vào: "Dạy bảo học sinh thật tốt, đừng lười biếng."

"Nếu dạy bảo không tốt, tự gánh lấy hậu quả!"

Chung Quỳ Kính Y lấy lại bình tĩnh, nói: "Vâng:

Sau khi sải bước đi vào bên trong, đã thấy nhìn từ bên ngoài căn phòng này sáng tỏ rộng rãi, bên trong lại khắp nơi âm u lạnh lẽo.

Dường như đột nhiên đi vào mộ huyệt nào đó, không diễn tả được sự áp lực và khó chịu.

Khoảng mười học sinh có nam có nữ, sắc mặt khô khan ngồi phía dưới.

Hình như trường tư thục này có yêu cầu với quần áo của học sinh, lúc này tất cả học sinh nam đều mặc trường bào màu xanh đậm, vạt áo và ống tay áo lộ ra hơn tấc quần áo trong màu trắng.

Tóc dài dùng vải vóc cùng màu buộc lên gọn gàng, bên hông đeo một cái túi thơm châu ngọc, có một sợi tua rua rũ xuống.

Chương 1131: Làm gương sáng cho người khác (2)

Học sinh nữ thì búi Song Loa Kế, trên búi tóc buộc tơ lụa nhiều màu. Áo ngắn màu trắng thuần thêu hoa cỏ quấn quanh, bên dưới mặc váy màu xanh nhạt. Đai váy kết đồng tâm như ý, phía dưới là một dài tơ lụa thật dài.

Tất cả học sinh thấy Chung Quỳ Kính Y đi vào bên trong, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt vô hồn mà mờ mịt.

Phu tử đứng ở cửa cũng không đi vào, nhắc nhở Chung Quỳ Kính Y một lần nữa: "Hoa phu tử, nhớ kỹ, nhất định phải dạy bảo cẩn thận"

Chung Quỳ Kính Y gật đầu nói: "Hiểu rõ.

Ngay sau đó, phu tử lại dẫn Bùi Lăng và Kê Trường Phù đi đến cửa học đường tiếp theo, ở trước cửa treo chữ "Ất", phu tử ra hiệu Kê Trường Phù đi vào bên trong: "Kê phu tử cẩn thận dạy bảo học sinh, đừng làm mất thanh danh trường tư thục Khê Ngọ ta.

Kê Trường Phù đi vào, chỉ cảm thấy căn phòng này càng âm u lạnh lẽo hơn học đường chữ Bính.

Ngược lại số lượng học sinh không khác biệt lắm, cách ăn mặc cũng hoàn toàn nhất trí.

Chỉ có điều, lúc ánh mắt những học sinh này nhìn chằm chằm Kê Trường Phù, lại có về vô cùng ác ý.

Dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào sẽ làm ra một vài hành động gì đó.

Cũng như vừa rồi, lại nhắc nhở Kê Trường Phù một lần nữa, sau khi nhất định phải "cẩn thận dạy bảo" học sinh, phu tử dẫn theo Bùi Lăng đi tới cửa căn học đường thứ ba.

"Đi vào đi" Phu tử từ tốn nói: "Vương phu tử, học sinh trong này đều giao cho ngươi."

Bùi Lăng chậm rãi đi vào bên trong, căn học đường này càng ảm đạm, càng âm u lạnh lẽo hơn hai căn trước đó, cứ như là sâu trong mộ huyệt.

Bất kỳ ngóc ngách nào trong tầm mắt, đều có thể có quỷ mị xuất hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào.

Trong học đường, đám học sinh ngồi ngay ngắn trong chỗ ngồi, không hề nhúc nhích, trên mặt đều nở nụ cười quỷ dị.

Học đường chữ Bính.

Sau khi tiếng bước chân phu tử dẫn theo Bùi Lăng và Kê Trường Phù rời đi biến mất, trong học đường là một mảnh yên tĩnh như chết.

Tất cả học sinh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chung Quỳ Kính Y, yên lặng không nói.

Chung Quỳ Kính Y đánh giá bọn họ một lát, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng miếng sắt gõ vào nhau "loảng xoảng".

Canh giờ giảng bài đã đến!

Chung Quỳ Kính Y đột nhiên lấy lại tinh thần, dạy bảo học sinh quan trọng hơn, không thể suy nghĩ lung tung nữa.

Thế là, nàng vội ho một tiếng, tuyên bố: "Hiện tại bắt đầu giảng bài."

Ánh mắt các học sinh vẫn trống rỗng, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

"Vâng, phu tử"

Chung Quỳ Kính Y không phát hiện vấn đề gì, lập tức nói:

"Thương đạo do Chung Quỳ thị tổ truyền lại, coi trọng..."

Nàng trực tiếp bắt đầu giảng về việc tu luyện thương đạo, pháp bảo bản mệnh của nàng là thương, chủ tu là thương đạo.

Sau đó, mỗi một câu nàng nói về tâm pháp, tâm đắc liên quan tới thương đạo, sẽ khiến nàng quên lãng một phần lĩnh ngộ với thương đạo.

Nói một lúc, Chung Quỷ Kính Y phát hiện mình càng ngày càng xa lạ với thương đạo đã tu luyện từ nhỏ...

Học đường chữ Ất.

Từng đôi mắt đây ác ý bao phủ quanh người Kê Trường Phù.

Xung quanh ảm đạm lạnh lẽo như có rất nhiều ác quỷ ẩn thân trong túi da đám học sinh ngo ngoe muốn động, muốn cùng nhau tiến lên gặm nuốt Kê Trường Phù.

Trong giây lát, tiếng gõ vang lên.

Kê Trường Phù bắt đầu giảng giải phương pháp song tu, thải bổ chỉ thuật: "Trong truyền thừa Thánh giáo chư đạo, mặc dù thuật âm dương hòa hợp cũng không phải mạnh nhất, nhưng thắng ở chỗ có thể trợ giúp tất cả truyền thừa khác. Vì vậy, thuật này là bắt buộc với người tinh nhuệ Thánh giáo ta."

"Hôm nay, ta giảng giải thải bổ chỉ thuật trong phương pháp song tu cho mọi người..."

"Thải bổ có thải dương bổ âm, cũng có thải âm bổ dương."

"Thứ ta am hiểu tất nhiên là thải âm bổ dương...

"Đầu tiên, là lựa chọn sử dụng lô đỉnh..."

Cứ kể kể, sắc mặt hắn ta dần bắt đầu đấu tranh.

"Pháp" của hắn ta đang xói mòn, pháp tướng Nguyên Anh đang suy yếu!

Sau một lát, Kê Trường Phù không nói thêm một chữ nào, pháp tướng suy yếu khiến hắn ta càng ngày càng nhận ra điều không thích hợp.

Cho dù ký ức vẫn chưa khôi phục, hắn ta cũng vô thức phát hiện không thể nói tiếp!

Chỉ có điều, hắn ta dừng nói, học sinh bên dưới lại không muốn.

Lúc này, có một tên học sinh nam mở miệng: "Phu tử, học sinh ngu dốt, phu tử nói song tu như thế nào, thải bổ như thế nào, thỉnh cầu phu tử thể hiện một lần trước mặt mọi người."

Cái khác học sinh rối rít đồng ý: "Đúng!"

"Kính xin phu tử tự thân dạy dỗ, đừng keo kiệt học thức."

"Học sinh cũng chưa lĩnh ngộ mấy loại tư thế mà phu tử vừa nói..."

"Phu tử học cứu thiên nhân..."

"Mời phu tử lập tức thể hiện!"

Lập tức, học sinh toàn bộ học đường mồm năm miệng mười thúc giục Kê Trường Phù tiếp tục truyền thụ.

Kê Trường Phù không nói một lời, hắn ta vừa nói rất nhiều tâm đắc song tu, hiện tại đã thấy rất xa lạ với đạo song tu.

Hơn nữa, dù hắn ta còn nhớ rõ tất cả tâm đắc và lĩnh ngộ, trong tình huống hiện tại hắn ta cũng không có dự định tiếp tục truyền thụ.

Chứ đừng nói đến thể hiện trước mặt nhiều người như vậy!

Chương 1132: Truyền đạo học nghề

Thấy Kê Trường Phù chậm chạp không trả lời, đám học sinh đang không ngừng thuyết phục, nhưng mặt mũi của bọn họ đã dần bắt đầu dữ tợn.

Chẳng mấy chốc có một tên học sinh nam dữ tợn vừa cười vừa nói: "Phu tử đã không muốn thể hiện cho bọn ta xem, vậy bọn ta thể hiện cho phu tử, kính xin phu tử chỉ ra chỗ sai!"

Còn chưa nói hết câu, tất cả học sinh trong học đường chữ Ất, mặc kệ nam nữ đều lần lượt cởi quần áo, từng người đứng xếp hàng đi về phía Kê Trường Phù...

Học đường chữ Giáp.

Trong phòng thâm trầm, gió lạnh từng cơn.

Hình như còn có vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến bò qua tiếng xột xoạt vang lên bốn phương tám hướng.

Đám học sinh giữ nguyên vẻ mặt quỷ dị, trợn tròn mắt, bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng đứng bên trên, khóe miệng cong lên nổ nụ cười cổ quái.

Bùi Lăng đứng sau bục giảng nhìn quanh một vòng, luôn cảm thấy nơi nào đó có vấn đề.

Vào lúc này, vang lên tiếng miếng sắt gõ vào nhau.

Hắn lấy lại tinh thần, nói: "Bắt đầu giảng bài."

"Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha... Hì hì hì hì..." Đám học sinh nghe vậy đột nhiên nở nụ cười.

Tiếng cười sắc nhọn quanh quẩn ở trong phòng, cực kỳ khiếp người.

Bùi Lăng như không nghe thấy, nói: "Bây giờ ta sẽ giảng giải đan đạo cho mọi người."

"Luyện đan, việc hàng đầu là nhất định phải sớm chuẩn bị tốt dược liệu."

"Chuẩn bị càng nhiều càng tốt!"

"Nếu không luyện đến một nửa, thiếu dược liệu sẽ gặp rắc rối lớn"

"Tiếp theo là đan hỏa, nhất định phải chuẩn bị đan hỏa tốt nhất trong phạm vi chịu đựng!"

"Nếu không, một khi gần đó xuất hiện đan hỏa tốt hơn cũng là một chuyện rất rắc rối."

"Thứ ba là đan lô!"

"Bởi vì so sánh với đan hỏa, đan lô càng phổ biến hơn"

"Nếu không chuẩn bị lò luyện đan tốt nhất mà mình có khả năng sử dụng, rất dễ xảy ra chuyện không may"

"Đương nhiên, quan trọng nhất là phải chuẩn bị mấy món pháp y có thể công kích mình"

"Chỉ có vậy, mới có thể tiến hành một lần luyện đan hoàn mỹ.

"Cho nên, muốn học tốt luyện đan, tổng kết một chút là, thứ nhất dược liệu đầy đủ, rất đầy đủ; thứ hai sử dụng đan hỏa tốt nhất mà mình có thể; thứ ba sử dụng đan lô tốt nhất mà mình có thể; thứ tư phải có ít nhất một kiện pháp y có thể công kích mình"

Nói đến đây, Bùi Lăng tự giác đã giảng xong tiết này, mình đã dốc túi truyền thụ lĩnh ngộ với đan đạo, hoàn toàn không có cái khác muốn giảng.

Lúc này, tất cả học sinh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Bùi Lăng, chờ đợi phu tử chính thức truyền thụ đan đạo, nhưng đợi nửa ngày mới phát hiện hình như phu tử chỉ có những vật này, đã truyền thụ xong toàn bộ!

Đây... Đây là mấy thứ lộn xôn gì thế? !

Nụ cười quỷ dị trên mặt đám học sinh dần biến mất, lần này bọn họ không có chút "thu hoạch" nào!

Sau khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, một học sinh nam nói: "Phu tử, chúng ta ngu dốt, kính xin phu tử thể hiện một lần"

Cái học sinh khác nhanh chóng hưởng ứng: "Không sai! Phu tử giảng giải đơn giản như vậy, ta thấy là cố ý không cho chúng ta học được!"

"Thân là phu tử, lòng dạ ác độc như vậy, không xứng là phu tử!"

"Làm gương sáng cho người khác như thế, nên bỏ vào trong lồng heo, đóng đinh tay chân, khâu kín thất khiếu ném vào trong hố phân để cảnh cáo"

"Nếu phu tử không thể hiện, chúng ta sẽ bẩm báo với sơn trưởng, vùi sâu ngươi vào cánh cửa, ngày ngày bị ngàn vạn người chà đạp!

"Nếu trong cách thể hiện của phu tử có chút nào vượt qua những lời ngươi vừa nói, đó là không muốn nghiêm túc dạy bảo chúng ta, chúng ta cũng phải bẩm báo sơn trưởng, tháo ngươi thành tám khối để răn đe!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Được, các ngươi muốn xem ta luyện đan dược gì?"

Đám học sinh đồng thanh nói: "Tất cả đan dược!"

Bùi Lăng không chậm trễ chút nào trả lời: "Được."

Hắn hơi suy nghĩ, bây giờ mình đã nắm giữ rất nhiều đan phương, những học sinh này mạnh mẽ yêu cầu như thế, vậy bắt đầu luyện chế từ ba loại đan dược khó khăn nhất.

Thế là, Bùi Lăng lấy ra vật liệu và lò luyện đan, nói ở trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra luyện chế [Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan] cần...

"Leng keng! Kiểm tra ra..."

"Leng keng! Hệ thống đem tiếp tục luyện chế [Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan] cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên bên tai Bùi Lăng, tất cả ký ức thiếu thốn lập tức quay về trong đầu hắn!

Loại lãng quên quen thuộc này...

Còn có không thể nói ra tên thật, không thể sử dụng thuật pháp...

Trường tư thục Khê Ngọ này cũng là "quỷ dị" giống Bồng Doanh quan!

Chung Quỳ Kính Y vì dẫn hắn tránh thoát truy sát của Kê Trường Phù, cố ý tiến vào chỗ "quỷ dị" này!

Thế nhưng, lúc trước hắn tìm "Pháp" ở Bồng Doanh quan, còn có thể nhớ kỹ việc trong ngày, nhưng từ lúc tiến vào trường tư thục này, lại lãng quên toàn bộ tin tức mấu chốt.

Hiện tại Bùi Lăng không rõ ràng về tình huống cụ thể bên hai người Chung Quỳ Kính Y và Kê Trường Phù, nhưng bản thân "Pháp" mà hắn nắm giữ là lãng quên.

Lại còn trúng chiêu!

Chương 1133: Phó Huyền Tự (1)

"Quỷ dị" trong trường tư thục, Bồng Doanh quan lúc trước căn bản không thể so sánh được.

Nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tình huống hơi không ổn.

Với hắn mà nói: "quỷ dị" trong trường tư thục này khó đối phó hơn Kê Trường Phù.

"Quỷ dị này quá nguy hiểm, ta phải nhanh chóng nghĩ cách rời đi,"

"Hiện tại Chung Quỷ Kính Y ở học đường chữ Bính, Kê Trường Phù ở học đường chữ Ất, hiển nhiên hai người này cũng đã mất đi ký ức."

"Nếu có thể phải tìm một cơ hội, lặng lẽ đưa cả Chung Quỳ Kính Y ra ngoài."

"Về phần Kê Trường Phù, sự sống chết của hắn không liên quan đến ta...

"Thế nhưng, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là hệ thống tu luyện kết thúc, rất có thể ta sẽ rơi vào tình cảnh mất trí nhớ..."

Bùi Lăng vừa trầm tư suy nghĩ, vừa bị hệ thống điều khiển, cực kỳ thành thạo trôi chảy luyện chế đan dược.

Đám học sinh sắc mặt quỷ dị phía dưới nhìn chằm chằm từng hành động của hắn, toàn bộ học đường ảm đạm kiềm chế, ngoại trừ tiếng động khi Bùi Lăng luyện đan thì không có bất kỳ tiếng vang gì nữa, trông có vẻ đặc biệt quỷ quyệt.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã luyện chế xong một lò Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, nhưng vì ảnh hưởng bởi sự lãng quên trong trường tư thục, trước khi hắn uỷ thác đã quên đánh pháp lực vào pháp y.

Cho nên sau khi hoàn thành luyện chế, hệ thống tiện tay lấy ra một lò đan dược này rồi ném sang bên cạnh, ngay sau đó lại khai lò đốt lửa, luyện chế lò thứ hai.

Sau đó là lò thứ ba, lò thứ tư... Hoàn toàn không dừng được!

Đám học sinh yên tĩnh nhìn chằm chằm Bùi Lăng, một hồi lâu sau mới phát hiện bọn họ vẫn không thu hoạch được gì.

Phu tử trước mắt, dù nhìn thế nào đều là một vị đại gia đan đạo.

Nhưng ở trong cảm giác của bọn họ, tạo nghệ đan đạo của vị phu tử này như một cái vỏ bọc trống rỗng, bên trong cũng không có cái gì...

Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt đám học sinh càng ngày càng âm u lạnh lẽo, càng ngày càng ác độc, càng ngày càng vặn vẹo... Đột nhiên, một học sinh ngồi hàng trước đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh Bùi Lăng, cầm lấy một gốc dược liệu Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan nhét vào trong miệng, mấy ngụm nuốt xuống.

Ngay sau đó, là học sinh thứ hai cũng tiến lên, nuốt ăn một gốc được liệu.

Sau đó là tên thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Chẳng mấy chốc, dược liệu ở trong tay Bùi Lăng đã bị ăn chỉ còn rải rác vài gốc.

Bùi Lăng như không thấy được, tiếp tục tự mình luyện đan.

Không lâu sau, hắn lại luyện chế xong một lò Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, sau khi lấy nó ra lại khai lò.

Vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng!

Kiểm tra ra thiếu vật liệu tiếp tục luyện chế [Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan], hệ thống miễn phí đưa tặng cho ngài..."

Mạc thành.

Truyền Tống Trận trong thành, một tia sáng trắng hiện lên, bóng dáng một nam tử trẻ tuổi tóc dài rối tung, mặc một bộ đạo bào xanh đen đính kim hiện ra.

Hắn ta mi đẹp mắt sáng, dáng vẻ phong nhã, cầm trong tay một thanh như ý chất gỗ điêu khắc thụy vân, tùng hạc các loại, phần đuôi như ý có mấy viên lưu ly, dùng dải tơ nhiều màu tô điểm.

Toàn thân người này mơ hồ có tia sáng trong trẻo, khí cơ linh động tỉnh khiết, tự nhiên hòa làm một thể với thiên địa, trong mắt lưu chuyển tia sáng, khí tức cường đại đã vượt qua cảnh giới Nguyên Anh.

"Phó sư huynh!" Đậu Đại đã sớm chờ ở ngoài trận vội vàng tiến lên hành lễ.

Đệ tử Cửu Nghi sơn khác cũng vẻ mặt phấn chấn, quét sạch vẻ tinh thần suy sụp lúc trước.

Phó Huyền Tự khẽ gật đầu, nói: "Không cần đa lễ."

Chợt hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đậu Đại trầm giọng nói: "Hồi sư huynh, trước đó ta được Tưởng sư bá đưa tin, nói có mấy ngàn bách tính vì ma tu hoành hành ngang ngược, trôi dạt khắp nơi. Lúc ấy vừa hay có một vị Đan sư ngũ phẩm đến Mạc thành, Ích Tà Đan lại không thiếu. Vì vậy, Tưởng sư bá lệnh cho ta tiếp nhận nhóm bách tính này."

"Cùng lúc đó, ta lại nhận được tin tức nước sông ngoài thành xuất hiện dịch bệnh, vì vậy bịt kín giếng nước toàn thành, toàn bộ số nước cần dùng đều dựa vào mấy vị sư đệ sư muội am hiểu thuật pháp Thủy hệ cung cấp."

"Sau đó Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều hộ tống bách tính đến đây, ta nhắc đến việc nguồn nước với nàng, mời Tứ điện hạ giúp đỡ làm sạch."

"Tứ điện hạ lòng dạ nhân hậu lập tức đồng ý, nhưng vì không giỏi thuật cứu chữa, cố ý đưa theo Đan sư ngũ phẩm vừa đến trong thành. Sau khi bọn họ ra khỏi thành chưa lâu, nơi xa truyền đến tiếng động cực lớn"

"Ta vội vàng truyền âm cho Tứ điện hạ, biết được Tứ điện hạ gặp Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù."

"Kê Trường Phù tu vi cao thâm, ta phải tọa trấn Mạc thành không thể tự ý rời đi, hơn nữa lấy thực lực của ta, dù liên thủ với Tứ điện hạ cũng không phải đối thủ của Kê Trường Phù. Vì vậy trong lúc vội vàng, ta chỉ 'trường tư thục Khê Ngợ cho Tứ điện hạ, để nàng dẫn theo Đan sư đến chỗ 'quỷ dị' đó tạm lánh."

Sau khi nghe xong, Phó Huyền Tự khẽ gật đầu, lại hỏi: "Chỗ 'quỷ dị' kia có hai quy tắc, có nói cho Tứ điện hạ hay không?"

Đậu Đại gật đầu: "Đã nói."

Phó Huyền Tự thầm thở phào, lần này Cửu Nghi sơn bị tứ tông Ma môn liên thủ xâm lấn, năm tông chính đạo khác đều gấp rút tiếp viện.

Chương 1134: Phó Huyền Tự (2)

Mặc dù loại đại chiến này không thể người người hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Chung Quỳ Kính Y là con cháu Lưu Lam hoàng thất, còn là công chúa do đương kim hoàng hậu sinh ra, đây là trận chiến của Cửu Nghi sơn, không thể để nàng xảy ra chuyện ở địa giới của phe mình!

Mặc dù quỷ dị "trường tư thục Khê Ngọ" rất đáng sợ nhưng chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh hai quy tắc kia, thông thường sẽ an toàn trong vòng ba ngày.

Đương nhiên, hắn ta sẽ không mạo hiểm như vậy, sẽ không để Chung Quy Kính Y ở trong "quỷ dị" ba ngày.

Hiện tại hắn ta phải xuất phát, đi cứu Tứ điện hạ và vị Đan sư ngũ phẩm kia ra.

Nghĩ đến đây, Phó Huyền Tự gật đầu nói: "Ta đã biết, bây giờ ta sẽ đi cứu người."

Đậu Đại nói: "Làm phiền sư huynh, từ trước đến nay yêu nhân Ma giáo gian xảo ngoan độc, kính xin sư huynh cẩn thận!"

Còn chưa nói hết câu, Phó Huyền Tự đã hóa thành một tia sáng trong trẻo, trong chớp mắt đã rời khỏi Mạc thành, thẳng đến trường tư thục Khê Ngọ.

Nhưng độn quang đến nửa đường, Phó Huyền Tự đột nhiên dừng bước, thân hình xuất hiện giữa không trung, nhìn hư không phía trước, lạnh lùng nói: "Đừng giấu đầu lộ đuôi, ra đi!"

Hư không kia hơi dao động, sau đó một nam tử áo bào xám ung dung đi ra, dáng người hắn ta cao lớn khôi ngô, khuôn mặt giấu ở bên trong mũ trùm nhìn không rõ, ống tay áo rủ xuống bên cạnh người mơ hồ lộ ra một đoạn đầu ngón tay tái nhợt.

Quanh người hắn ta không có chút đồ trang sức nào, có về cực kỳ mộc mạc, chỉ có bên hông treo một Lưu Ly Tháp huyết sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng hoa mỹ, lại quỷ dị và cực kỳ hài hòa với áo bào xám.

Nam tử áo bào xám đạp không mà đứng, từ tốn nói: "Phó Huyền Tự, lại gặp mặt."

Phó Huyền Tự mặt không đổi sắc, lập tức nhận ra thân phận của đối phương, Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồi!

Hắn ta là vị thiên kiêu đầu tiên đăng lâm vị trí Đạo Tử trong thế hệ này của năm tông chính đạo. Vị đệ tử thứ nhất được coi là người tinh nhuệ chấp chưởng tương lai tông môn trong thế hệ này của Ma tông, là vị Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ trước mặt.

Hiện tại hai người có hình dáng tướng mạo khác nhau, khí tức lại mơ hồ khó phân cao thấp.

Tính toán ra, lần trước bọn họ giao thủ đã là việc từ mười mấy năm trước...

Phó Huyền Tự thản nhiên hỏi: "Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều gặp mai phục, là ngươi sắp xếp?"

"Tạo hóa tròn và khuyết, số trời Luân Hồi." Thiếu Phù Đồ bình tĩnh nói: "Cửu Nghi sơn và Lưu Lam hoàng triều cướp đoạt thiên địa, nên có kiếp nạn này."

"Vốn nên ứng kiếp, ngàn ngàn vạn vạn."

"Nhưng chúng ta và Thiên Sinh giáo đã ước hẹn, Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y là thiên kiêu Lưu Lam hoàng triều, lẽ ra do Thiên Sinh giáo xử trí."

"Mong rằng ngươi đừng vì lợi ích một người, phá hỏng số trời Luân Hồi này."

"Nói bậy nói bạ." Phó Huyền Tự trầm giọng quát: "Tàn sát thiên hạ, giết hại người vô tội, lại tự nhận giúp đỡ thiên địa... Bàn Nhai giới này, tà ma nhất, ngọn nguồn tai hoạ là Luân Hồi tháp!"

"Hôm nay ta chém ngươi ở đây trước, lại đi lấy mạng Kê Trường Phù, diệt trừ tà ma các ngươi, bảo vệ sự huy hoàng của chính đạo ta.

Cảm xúc của Thiếu Phù Đồ không có bất kỳ dao động gì, chỉ tiếp tục bình tĩnh nói; "Dựa theo ước định, ngươi là thiên kiêu Cửu Nghi sơn cũng thuộc về Thiên Sinh giáo."

"Là Thánh tháp Thiếu Phù Đồ, ta nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn."

"Hiện tại bắt giữ ngươi giao cho Thiên Sinh giáo, để khen thưởng lần này bọn họ thủ hộ thiên hạ"

Phó Huyền Tự khẽ lắc đầu: "Ma là ma, không thể nói lý!"

"Chỉ có chém tận giết tuyệt, mới làm càn khôn sáng sủa!"

Còn chưa nói hết câu, như ý trong tay hắn ta lắc một cái, ngàn vạn ánh sáng trong trẻo chói mắt, gào thét nhào về phía Thiếu Phù Đồ.

Cùng lúc đó, Lưu Ly Tháp ba mươi bảy tầng đột nhiên dâng lên giữa hư không: "đinh đương": "đinh đương": "đinh đương"... Lục lạc trên tháp không nhanh không chậm vang vọng, tiếng lục lạc cổ xưa xa xăm...

Đôi bên lập tức triển khai đại chiến.

rầm rầm rầm...

Lúc này di chỉ thôn xóm vốn đã cháy đen biến thành một cái hố sâu to lớn.

Dãy núi chập trùng xung quanh biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, con đường dọc theo dòng sông lại nổi lên cao cao, tạo thành một đồi núi mới.

Khắp nơi trên mặt đất đều là dấu vết nứt nẻ, suối ngầm dâng trào, núi lửa hoành hành khắp nơi, vô số sinh linh không kịp bỏ chạy bị đốt cháy khiến mùi cháy khét tràn ngập toàn trường.

Trong chỗ mấp mô, chỉ thấy thuật pháp tạo thành tính chất lưu ly.

Trong hố sâu, rừng hoa hỗn loạn, thoi thóp vẫn đang ngoan cường chống đỡ.

Giữa không trung, Lệ Liệp Nguyệt đạp không mà đứng, váy lụa màu đen đón gió phần phật, trên khuôn mặt mộc mạc xinh đẹp không có bất kỳ biểu cảm gì.

Phù văn trên mi tâm nàng như máu, lông mày và lông mi như mực, ánh mắt lạnh băng sắc bén như lưỡi đao, âm sát quanh người nồng đậm như thực chất, sát ý cuồn cuộn, vô số U Hồn thị nữ vờn quanh, váy khói chập chờn đứng cạnh chủ nhân, dùng đôi mắt màu mực lạnh băng lại tàn nhẫn quan sát trận pháp phía dưới.

Trong trận pháp, Kiều Từ Quang cùng mấy sư muội đang cố hết sức gia cố trận cơ vết thương chồng chất.

Chương 1135: Suýt nữa mất sự trong sạch...

Bởi vì đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, lại thêm lần này đến trợ trận cho Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên đã cân nhắc đến các đệ tử sẽ gặp phải kẻ địch cảnh giới cao hơn.

Vì vậy phát trận bàn cực kỳ kiên cố.

Có chỗ dựa này, Kiều Từ Quang còn có thể chống đỡ nhưng đám người Sở Vũ Thường chỉ có tu vi Kết Đan, lúc này từng người đã tóc mai xoã tung, khóe miệng chảy máu, không ngừng nhét từng viên đan dược vào trong miệng, tất cả đều gần như đến cực hạn.

Kiều Từ Quang đưa mắt nhìn quanh, trong lòng tức giận, yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, kế thừa truyền thừa Thánh Nữ một trong những truyền thừa cao nhất của Trọng Minh tông. Còn nàng lại không phải Thiên Cơ Tố Chân Thiên, cho dù đôi bên có tu vi tương đương, nàng cũng không phải đối thủ của đối phương!

Chứ đừng nói đến hiện tại tu vi của nàng vẫn thấp hơn đối phương một cảnh giới nhỏ.

Hiện tại, nàng và mấy vị sư muội liên thủ bố trí đại trận, là một trong những trận pháp truyền thừa Tố Chân Thiên, bỏ qua tất cả tác dụng loè loẹt, chuyên công phòng, lại phối hợp với rất nhiều pháp bảo phòng ngự trong tay các nàng, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ dưới tay đối phương...

Hì hì... Hì hì ha ha... Hì hì...

Tiếng cười quỷ quyệt của anh hài không ngừng vang lên phía trên vòng phòng hộ rừng hoa, bóng dáng từng hài đồng như ẩn như hiện, màu da của bọn chúng xanh đen, vẻ mặt oán độc, lúc há miệng để lộ ra răng nanh dày đặc, đang vừa cười đùa vừa hung hăng gặm nuốt trận pháp.

Cùng lúc đó, trên bầu trời, đám U Hồn thị nữ không ngừng ra tay, đủ loại thuật pháp âm u lạnh lẽo điên cuồng rơi xuống.

Lại có đủ loại giọng điệu nỉ non thỉnh thoảng vang lên bên tai đệ tử Tố Chân Thiên, khiến vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt, vô thức đi ra ngoài rừng hoa.

Kiều Từ Quang vừa thôi động trận pháp ngăn cản vừa hơi nghiêng đầu, một cây trâm vàng trượt ra từ giữa búi tóc của nàng, bắn mạnh mà ra, ghim chặt váy áo của sư muội bị mê hoặc ở trên mặt đất, để tránh nàng tiếp tục rời trận.

Vòng phòng hộ bị tấn công không ngừng run rẩy, rừng hoa điên cuồng suy tàn, cánh hoa trắng hồng bay lả tả như mưa rào.

Lệ Liệp Nguyệt cụp mắt, lạnh lùng nói: "Kiều Từ Quang, thân tu vi này của ngươi không tệ, nếu không phải Tiên Anh thượng phẩm sẽ không chống đỡ được lâu như vậy, có tư cách để ta tự mình ra tay luyện chế thành quỷ hầu, sau đó đưa cho Bùi sư đệ, hầu hạ bên cạnh"

Kiều Từ Quang đang dốc hết sức đánh trả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lại không để ý đến.

Nhưng mấy đồng môn Sở Vũ Thường không bị mê hoặc lại giận tím mặt!

Sở Vũ Thường lập tức lạnh lùng nói: "Bùi Lăng? Ngươi đang nói đến tên súc sinh thải bổ Tông Chủ phu nhân bản môn ngay trước mặt chân truyền tám phái? Cũng chỉ có loại yêu nữ dâm loạn như ngươi mới không kiêng dè, vì địa vị quyền thế, còn nguyện ý kết làm đạo lữ với hắn."

"Mặt người dạ thú như thế, chúng ta nhắc đến tên của hắn cũng cảm thấy bẩn miệng."

"Còn muốn Kiều sư tỷ hầu hạ bên cạnh?"

"Yêu nhân Ma đạo cũng xứng?"

"Phi!"

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ, Tông Chủ phu nhân?

Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến đã xảy ra chuyện gì? ?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng chợt cười lạnh một tiếng, sau đó lạnh giọng nói: "Thật sao? Vậy thêm ngươi nữa, cũng luyện chế thành quỷ hầu đưa cho Bùi sư đệ thưởng thức đi"

Nói xong, nàng giơ tay lên, một ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, ngay sau đó Lệ Liệp Nguyệt lật tay đè xuống.

Lúc đầu hắc hỏa như hạt đậu, trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt như một cơn sóng ngợp trời màu đen, không một tiếng động gào thét lao về phía trận pháp bên dưới!

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Trong học đường chữ Bính, Chung Quy Kính Y còn đang giảng bài.

"Thương đạo cơ bản nhất... Nòng cốt nhất là... Bình thường cần phải chú ý..." Nàng càng nói đến phần sau càng tốn sức.

Thậm chí đã không nhớ kỹ phải cầm thương như thế nào!

Trong lòng Chung Quy Kính Y vừa mờ mịt vừa sợ hãi, luôn cảm thấy tình huống không đúng.

Nhưng ký ức thiếu thốn nghiêm trọng, nàng càng nghĩ vẫn hoàn toàn không tìm ra rốt cuộc mình có vấn đề từ chỗ nào?

Dường như sự hiểu biết của mình với thương đạo vốn chỉ có như vậy?

Nghĩ đến đây, dù trong lòng Chung Quỳ Kính Y rất nghi ngờ nhưng nhìn vào ánh mắt trống rỗng của học sinh phía dưới, lại tiếp tục giảng giải chút lĩnh ngộ cuối cùng của mình với thương đạo...

Học đường chữ Ất.

Kê Trường Phù im lặng không nói, đứng yên không động đậy.

Nhìn qua học sinh nam đầu tiên đã cởi sạch áo bào vớ giày, cơ thể trần truồng đi về phía mình, hắn ta vô thức muốn ra tay, trực tiếp đánh một chưởng diệt sát đối phương!

Nhưng đầu ngón tay vừa động đậy, lại quên mình chuẩn bị làm gì.

Trong đầu hắn ta lập tức ngơ ngác, chỉ còn lại một chấp niệm mãnh liệt... Tuyệt đối không thể song tu với những học sinh này!

Ngay lúc đang suy nghĩ, tên học sinh nam mặt đây ác ý kia đã đi đến trước người hắn ta, duỗi hai tay ra, cởi áo nới dây lưng cho hắn ta.

Kê Trường Phù thấy thế, đột nhiên lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn ta.

Thấy cảnh này, khuôn mặt đám học sinh bắt đầu vặn vẹo...

Chẳng mấy chốc, lại có mấy tên học sinh cũng cởi đến trần truồng tiến lên, bao bọc vây quanh Kê Trường Phù, sau đó ba chân bốn cẳng giữ tứ chi của hắn ta.

Chương 1136: Sau khi tan học... (1)

Trong lòng Kê Trường Phù vô cùng bất an, hắn ta muốn ra tay nhưng mỗi lần có hành động, kiểu gì cũng lập tức quên phải ra tay thế nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn những học sinh này kéo hắn ta lên bục giảng, lột sạch áo bào vớ giày trên người, thậm chí ngay cả băng trán trên đỉnh đầu cũng bị tháo xuống.

Sau đó, học sinh nam đi lên đầu tiên đẩy đám người ra đi vào, nhìn Kê Trường Phù, không hề che giấu ác ý trong mắt: "Phu tử, ta là người đầu tiên thể hiện, nếu có chỗ không đúng, kính xin phu tử chỉ ra chỗ sai."

Kê Trường Phù biết tình huống không đúng, nhưng bây giờ chỉ cần hắn ta vừa có suy nghĩ phản kháng, sẽ lập tức lãng quên.

Trong lòng không ngừng giãy giụa, thấy tên học sinh kia càng ngày càng gần, đã sắp cưỡi đến lên người mình, Kê Trường Phù thở dài một hơi, vội vàng nói: "Tất cả đi xuống, về chỗ ngồi của mình ngồi xuống... Vừa rồi phu tử hơi khó chịu, hiện tại đã tốt hơn, lập tức tiếp tục giảng bài!"

"Còn có rất nhiều cách thải bổ trong thuật song tu vẫn chưa nói đến.

Nghe vậy, tất cả học sinh đều dừng động tác.

Bọn họ nhìn chằm chằm Kê Trường Phù một lát, sau đó mới lên tiếng: "Phu tử nhanh truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi ngờ cho chúng ta."

"Không sai, nếu phu tử không giảng bài, cần ngươi làm gì?"

"Đừng keo kiệt học thức, chúng ta là học sinh của ngươi, ngay cả học sinh cũng không dốc túi truyền thụ, sư đức như thế chẳng phải làm người ta xem thường sao?"

"Thật ra tiếp tục biểu diễn một lượt cũng tốt, thuận tiện để phu tử biết trình độ nắm giữ của chúng ta..."

"Nhưng phu tử còn có rất nhiều thứ chưa giảng, ta muốn nghe hết trước đã."

"Phu tử, nhanh giảng bài!"

"Chúng ta cầu học như khát, kính xin phu tử thành toàn..."

Kê Trường Phù trầm giọng nói: "Trước tiên thả ta ra, vậy ta không thể giảng bài."

Trong ánh mắt đám học sinh đây ác ý, ánh mắt đảo qua đảo lại băn khoăn ở trên người hắn ta một lát, cuối cùng từng người không cam lòng buông tay ra.

Thấy thế, Kê Trường Phù nhanh chóng mặc áo bào, phân phó toàn bộ đám học sinh trở về chỗ ngồi, sau đó trầm giọng nói:

"Thuật thải bổ, ngoại trừ lô đỉnh còn có một số kỹ nghệ, có thể tăng hiệu quả thải bổ lại có thể đạt được càng nhiều vui thích trong quá trình này..."

"Tiếp theo ta sẽ giảng giải cho mọi người một chút, về một vài đồ vật thú vui khuê phòng..."

Lại bắt đầu giảng bài từ đầu, Kê Trường Phù cảm giác "Pháp" của mình đang xói mòn, pháp tướng không ngừng suy yếu.

Nhưng lần này hắn ta không dám dừng lại nữa.

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Trong học đường chữ Giáp đan hỏa hừng hực, Bùi Lăng đứng trước lò luyện đan mặt không thay đổi, đang không ngừng đánh ra pháp quyết, thao túng dược dịch thành đan trong lò.

Học sinh vốn nên ngồi ở vị trí, lúc này đều vây quanh hắn và đan lô, vẻ mặt quỷ dị, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Mấy cái khay sơn bên cạnh đan lô đã sớm trống rỗng, ngay cả một cọng cỏ cũng không có.

Ngay vừa rồi, những học sinh này như châu chấu, đã thôn phệ tất cả dược liệu luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan gần như không còn!

"Leng keng! Kiểm tra ra tiếp tục tu luyện [luyện đan thuật. Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan] cần Gia Vinh Thảo, Đế Tu Quả, Đế Vụ Huyết Tinh, Nữ Tang Tàm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu Gia Vinh Thảo, Đế Tu Quả, Đế Vụ Huyết Tinh, Nữ Tang Tàm..."

"Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí cho ngài..."

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Sau đó không đợi hắn phản ứng, hệ thống đã thao túng thân thể hắn, đầu tiên mở nắp lò lấy đan dược bên trong ra sau đó tiện tay ném lên mặt đất, tiếp theo giang hai cánh tay, hai tay nhanh như thiểm điện lần lượt bóp cổ từng học sinh ở gần đó, cứng rắn nhét bảy tám tên học sinh vào lò luyện đan!

Dù là lò luyện đan thất phẩm lớn nhỏ tùy ý, lúc này cũng bị nhét tràn đầy, Bùi Lăng mặt không thay đổi đậy nắp lò lên, cứ như mới làm một việc nhỏ không có ý nghĩa.

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng vật liệu, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Thế là, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lấy ra Nam Kha Mộng Hỏa tiếp tục thủ pháp trôi chảy luyện đan.

Thấy phu tử trực tiếp lấy đồng bạn của bọn họ luyện đan, ánh mắt đám học sinh còn lại nhìn về phía Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, ngũ quan gần như vặn vẹo.

"Vương Cao phu tử, ngươi lại dám can đảm mưu hại học sinh trong lúc giảng bài! !!"

"Thân là phu tử lại làm ra chuyện như vậy, sư đức ở đâu? Chúng ta nhất định phải bẩm báo sơn trưởng, rút gân lột da ngươi, phong vào hộp gỗ, ném vào trong hầm phân ngâm ba trăm năm!"

"Hắn không xứng làm phu tử của chúng ta, đừng gọi hắn là phu tử nữa!"

"Vương Cao, tên súc sinh này! Ngươi chết không yên lành!"

"Ngươi nên bị bầm thây vạn đoạn!"

"Chúng ta nguyền rủa ngươi, ngươi chắc chắn sẽ bị kẻ địch giết chết, chết không có chỗ chôn!"

"Sau khi ngươi chết, hồn phách bất an, nhục thân bị nghiền xương thành tro...

"Ngươi...

Đám học sinh cao giọng la hét, phun ra từng câu chửi mắng vô cùng ác độc.

Cùng lúc đó, trong lò đan truyền ra kêu khóc thê lương, theo đó là tiếng động tay chân đập vào vách đan lô.

Thấy thế, đám học sinh bên ngoài rối rít tiến lên, đấm đá đan lô, đồng thời túm lấy cái bàn dụng cụ học tập đập về phía Bùi Lăng.

Chương 1137: Sau khi tan học... (2)

Sắc mặt Bùi Lăng không hề thay đổi, bị hệ thống điều khiển vừa bấm niệm pháp quyết luyện đan vừa nhẹ nhõm tránh thoát tất cả công kích.

Thời gian vô thức trôi qua, tiếng động trong đan lô dần yên tĩnh lại, sau một lúc lâu Nam Kha Mộng Hỏa chầm chậm dập tắt, hoàn thành luyện chế một lò Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan.

Đúng vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên:

"Leng keng! Kiểm tra ra tiếp tục tu luyện [luyện đan thuật. Ngộ "Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng ngạc nhiên nhìn mình mở nắp lò, sau khi lấy ra đan dược lại ra tay nhanh như thiểm điện nắm lấy bảy tám tên học sinh, cưỡng ép nhét vào trong lò luyện đan...

Đang lúc hoàng hôn, sắc trời ảm đạm, tiếng miếng sắt gõ vào nhau lại vang lên.

Trong học đường chữ Bính, cuối cùng Chung Quỳ Kính Y đã nói xong tất cả chương trình học thương đạo, cùng lúc đó nàng cũng hoàn toàn quên lãng thương đạo chăm học khổ luyện, nghiên cứu nhiều năm từ thuở nhỏ.

Nàng rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình trở nên yếu đi, dù tu vi không giảm xuống nhưng pháp lực vẫn hùng hậu, nàng có thể chắc chắn trên người mình đã thiếu chút gì đó!

Nhưng vì không nhớ nổi chút thương đạo nào, dù nàng nhớ lại như thế nào, cũng không biết mình xảy ra vấn đề ở chỗ nào.

Đau khổ suy nghĩ không có kết quả, Chung Quỳ Kính Y cũng không muốn vì chuyện riêng của mình mà lãng phí thời gian của đám học sinh, lập tức nói: "Hôm nay giảng bài đến đây là kết thúc, tan học."

Giọng đám học sinh tung bay: "Phu tử đi cẩn..."

Chung Quỳ Kính Y nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi học đường.

Bóng dáng nàng vừa biến mất trước cửa, đám học sinh học đường chữ Bính lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét: "Học học học, suốt ngày chỉ biết để chúng ta vào học!"

"Đúng rồi! Chúng ta đang độ thanh xuân tuổi trẻ, ngày tháng tốt đẹp lại bị gò bó trong trường tư thục nho nhỏ này, mỗi ngày không phải học cái này cũng là học cái kia! Đúng là không dưng hao phí thọ nguyên!"

"Chắc chắn là đám phu tử tuổi tác đã cao, ghen tị với chúng ta đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, cho nên mỗi ngày không phải nói cái này cũng là dạy cái kia, không cho chúng ta cơ hội dạo chơi."

"Đúng là lòng dạ khó lường, thật sự đáng chết!"

"Những phu tử này không có ai là người tốt!"

"Bọn họ chết là tốt nhất!"

"Hy vọng Hoa phu tử này đi chết!"

"Hy vọng nàng nhanh đi chết!"

"Hy vọng nàng chết vô cùng thê thảm!"

"Hy vọng nàng lập tức lập tức chết! !"

Theo tiếng chửi mắng mồm năm miệng mười, tất cả học sinh đều lấy ra giấy trắng, nhanh chóng cắt may ra một tiểu nhân, sau đó viết lên ba chữ "Hoa Hạnh Vũ", vừa khẽ nguyền rủa vừa dùng kéo đâm lên người giấy từng chút một...

Chung Quỳ Kính Y rời khỏi học đường đã thấy phu tử mặc một bộ thanh sam đứng chờ ở bên ngoài.

Thấy nàng đi ra, phu tử khẽ gật đầu, lập tức nói: "Hoa phu tử giảng bài cả ngày đã vất vả, đám học sinh đang tuổi trẻ, tính tình khó tránh khỏi hơi bộp chộp ngang bướng, chỉ cần dẫn dắt thật tốt, mới có thể khiến bọn họ ổn định lại tâm thần nghe giảng bài, tiếp theo trở thành tài năng rường cột."

"Đến lúc đó, cũng có thể làm vẻ vang môn đình trường tư thục Khê Ngọ ta."

"A, đúng, chỗ ở của các ngươi đã được chuẩn bị kỹ càng"

"Hiện tại cùng lão phu đi đón hai vị phu tử khác trước, sau đó lại dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi."

Chung Quỳ Kính Y nghe vậy, không hề phát hiện có vấn đề gì, gật đầu nói: "Được."

Thế là, hai người đi đến cửa học đường chữ Ất.

Bên trong Kê Trường Phù cũng vừa kết thúc giảng bài, cũng như Chung Quỳ Kính Y, hắn ta đã hoàn toàn quên lãng tất cả những thứ có liên quan với song tu, ngoại trừ cái đó ra, pháp tướng Nguyên Anh của hắn ta cũng suy yếu tới cực điểm!

Sắc mặt Kê Trường Phù rất khó coi, hắn ta vẫn không khôi phục ký ức nhưng đã rất rõ ràng nhận ra nơi này cực kỳ không thích hợp, phải tìm cơ hội rời khỏi trường tư thục đáng chết này!

Vào lúc này, hắn ta thấy phu tử dẫn theo Hoa Hạnh Vũ đi vào cửa, lập tức nói: "Tan học."

Sau đó như trút được gánh nặng rời khỏi học đường này.

Kê Trường Phù vừa đi ra ngoài, đám học sinh trong học đường chữ Ất lập tức lộ ra vẻ tức giận: "Kê phu tử này có ý đô riêng, rõ ràng là phu tử phụ trách dạy dỗ chúng ta, lại che giấu không chịu dốc lòng truyền thụ, thật sự không có chút sư đức nào!"

"Thậm chí hắn không muốn thể hiện bài giảng của hắn tại hiện trường."

"Hơn nữa, ngay cả chúng ta tự thể hiện mời hắn chỉ điểm, hắn cũng không đồng ý "

"Loại phu tử này không có chút phẩm hạnh nên có của nhà giáo nào, đến giảng bài chỉ là dạy hư học sinh, tội đáng chết vạn lần!"

"Người như thế lại còn là phu tử, nên chết được rồi!"

"Hy vọng Kê phu tử đi chết!"

"Hy vọng hắn nhanh đi chết!"

"Hy vọng hắn chết thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi!"

"Hy vọng hắn lập tức lập tức chết! !!"

Lúc nói chuyện, tất cả học sinh cũng giống với học sinh học đường chữ Bính, rối rít lấy ra giấy trắng cắt may tiểu nhân, sau đó viết lên ba chữ "Kê Trường Phù", dùng kéo hung hăng đâm vào...

Phốc phốc phốc...

Chương 1138: Ta dốc hết vốn liếng truyền thụ (1)

Mỗi lần cái kéo đâm một cái, lại có máu tươi ào ạt chảy ra từ trong người giấy, cứ như đang đâm vào trên thân thể người sống.

Kê Trường Phù đi ra ngoài cửa, hành lễ với phu tử.

Phu tử nhẹ gật đầu, nói: "Kê phu tử, vất vả."

"Các học sinh đang lúc thanh xuân tươi đẹp, tính tình khó tránh khỏi hơi bộp chộp ngang bướng, ngươi là phu tử, cần dẫn dắt thật tốt"

"Đây đều là tương lai của trường tư thục Khê Ngọ ta"

"Ngày khác bọn họ học thành tài, đều có chỗ tốt cho ngươi và ta."

"Đúng rồi, chỗ ở của các ngươi...

Hắn ta nói đến chỗ này, Kê Trường Phù đột nhiên thay đổi sắc mặt, không hiểu sao trên thân xuất hiện từng lỗ máu, máu tươi nhanh chóng tuôn ra, thẩm thấu qua áo bào của hắn ta.

Cùng lúc đó, sinh cơ của Kê Trường Phù cũng bắt đầu không ngừng tiêu tán, khí tức cả người đột nhiên hạ xuống!

Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Chung Quỳ Kính Y cau lại, tình huống này cực kỳ không thích hợp!

Nhưng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề?

Lúc này, sắc mặt phu tử trầm xuống, giọng nói nghiêm khắc quát lớn: "Thân là phu tử, dạy bảo học sinh là việc thuộc bổn phận.

Sư chọn đồ, đồ cũng chọn sư, bây giờ ngươi gặp chuyện như vậy, nhất định là có chỗ che giấu, không dốc hết vốn liếng truyền thụ, vì vậy khiến trong lòng đám học sinh oán hận"

Nói xong vung tay áo dài một cái, giọng căm hận nói: "Đây là trừng phạt mà ngươi nên nhận, chết cũng là đáng đời!"

Kê Trường Phù người đầy máu tươi bắn mạnh ra, áo bào trắng đã bị nhuộm thành huyết sắc, hắn ta vô lực quỳ rạp xuống đất, vào lúc này băng trán trên mi tâm hắn ta đột nhiên lấp lóe ánh sáng nhạt, chợt lan tràn ra vô số đường vân huyết sắc như mạng nhện, như một tấm lưới tỉnh mịn bao phủ cả người Kê Trường Phù.

Trong giây lát, sinh cơ quanh người hắn ta nhanh chóng khôi phục, vết thương khép lại, không lâu sau đã thoát khỏi cảnh sắp chết, chuyển nguy thành an.

Thấy Kê Trường Phù chậm rãi đứng lên, đủ loại thương thế đều đã biến mất, ngay cả khí tức cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, Chung Quỳ Kính Y lập tức híp mắt, là "Trời không tuyệt người" của Thiên Sinh giáo!

Chỉ có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện, Chung Quỳ Kính Y lập tức nghi ngờ, Thiên Sinh giáo là cái gì?

Sắc mặt Kê Trường Phù trắng bệch, thở dốc từng ngụm, hiếm khi nào trong đôi mắt khôi phục một tia tỉnh táo.

Nhưng tia tỉnh táo này đang lấy tốc độ hắn ta khó có thể tưởng tượng nhanh chóng lãng quên.

Nhân lúc này, hắn ta nhanh chóng dùng ngón tay thấm máu trên áo bào, vẽ mấy chữ bằng máu trên cánh tay...

Lúc này, phu tử từ tốn nói: "Đi học đường chữ Giáp, còn có một vị phu tử.

Nghe vậy, Chung Quỳ Kính Y và Kê Trường Phù lập tức gật đầu:

"Được."

Ngay sau khi đồng ý, hai người lập tức hoàn toàn lãng quên tình cảnh vừa rồi, dường như chưa xảy ra điều gì hết, đi theo phu tử đến học đường chữ Giáp.

Học đường chữ Giáp.

Trong học đường ảm đạm, trong mười mấy cái bàn không có một ai, có vẻ đặc biệt trống rỗng.

Ngước mắt nhìn ra, học đường to như vậy chỉ có một người một lò Bùi Lăng.

Tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên, nhưng Bùi Lăng lại không hề có ý "tan học".

Trong lò đan truyền ra tiếng "phanh phanh": "phanh" nặng nề, theo tiếng đấm đá vách lò là tiếng nguyền rủa và kêu to thê lương của mấy tên học sinh cuối cùng.

Bùi Lăng mặt không biểu tình, không quan tâm, tiếp tục thủ pháp lưu loát luyện chế đan dược.

Chẳng mấy chốc, theo đan hỏa bay vút lên và hệ thống không ngừng đánh vào pháp quyết, đồ vật bên trong đan lô dần không giãy giụa nữa, tiếng gào cũng nhanh chóng yếu ớt xuống, cuối cùng không một tiếng động.

Ngay lúc phu tử dẫn Chung Quỳ Kính Y và Kê Trưởng Phù đi tới cửa, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Bùi Lăng:

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cảm giác mình quên lãng rất nhiều chuyện quan trọng!

Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút không khỏi khẽ giật mình, những học sinh trong học đường chữ Giáp đâu? ?

Vừa mới kết thúc tiết học, còn không đợi hắn tuyên bố tan học, tất cả đã chạy rồi?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thấy phu tử ngoài cửa, lập tức không trì hoãn nữa, cất tất cả đan dược, cất kỹ lò luyện đan, đi ra ngoài.

Ra cửa, hắn thi lễ với phu tử, chợt cau mày nói: "Sơn trưởng, đám học sinh học đường chữ Giáp thật sự quá mất tập trung vô lễ!"

"Ta dụng tâm dốc hết vốn liếng truyền thụ, bọn họ chẳng những không dụng tâm nghe giảng, ngược lại nhân lúc ta thể hiện đan đạo cho bọn họ xem, lại chuồn mất"

"Hành vi như vậy, không có chút tôn sư trọng đạo mà học sinh nên có, cũng phụ lòng đám phu tử chúng ta tận tình khuyên bảo!"

"Cứ thế mãi, học thức tăng lên như thế nào? Về sau có thành tựu như thế nào?"

Phu tử không nói một lời, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Bùi Lăng vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta.

Sau một lát, phu tử chậm rãi nói: "Vương phu tử, hôm nay ngươi vất vả rồi."

"Ngày mai, lão phu sẽ sắp xếp học sinh học đường chữ Bính và học đường chữ Ất đến học đường chữ Giáp."

Chương 1139: Ta dốc hết vốn liếng truyền thụ (2)

"Hy vọng phu tử có thể đối xử như nhau, dạy bảo bọn họ thật tốt.

Bùi Lăng gật đầu: "Không có vấn đề"

Phu tử còn nói thêm: "Ngày mai còn phải tiếp tục giảng bài, hiện tại đưa ba vị đến chỗ ở của các ngươi trước."

Ba người đều đồng ý, thế là phu tử dẫn bọn họ đi đến hậu viện học đường...

Mạc thành.

Sau khi Phó Huyền Tự đi, Đậu Đại tiếp tục tọa trấn nơi đây.

Nhưng chẳng được bao lâu, lại nghe thấy không trung ngoài thành đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kinh thiên động địa!

Tiếng động cực lớn, đại trận hộ thành Mạc thành không cần thôi động, tự mình kích phát bảo vệ cả tòa thành trì.

Đậu Đại hơi thay đổi sắc mặt, nín thở tập trung quan sát hơn nửa ngày, đã thấy chiến đấu chậm chạp không có dấu hiệu kết thúc, hắn ta không khỏi nhướn mày, Phó sư huynh gặp đối thủ!

Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức nhận ra chuyện này rất nghiêm trọng, đầu tiên là Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều bị mai phục, sau đó Phó sư huynh chạy tới cứu người, vừa ra khỏi thành đã bị chặn đường, hiển nhiên lần này Ma môn đến có chuẩn bị!

Đậu Đại lập tức lấy ra Truyền Âm Phù, nhanh chóng báo cáo chuyện này, mời tông môn phái người tới chi viện.

Hiện tại hắn ta cũng không lo lắng Phó sư huynh xảy ra chuyện, nhưng Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều không thể xảy ra chuyện gì ở chỗ này!

"Đậu sư điệt, chuyện gì?" Truyền Âm Phù bị thôi động, bên trong nhanh chóng truyền tới một giọng trong uy nghiêm mang theo vẻ mất tiếng.

Đậu Đại vội nói: "Tưởng sư bá, Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều bị mai phục, bây giờ dựa vào 'trường tư thục Khê Ngợ để ẩn thân, nhưng nơi quỷ dị không thể ở lâu"

"Phó sư huynh đến đây cứu viện, lại bị Ma môn ngăn cản ở bên ngoài Mạc thành, đã nửa ngày không thể thoát thân"

"Kính xin sư bá nghĩ cách, lại tìm người tới cứu viện Tứ điện hạ!"

Tưởng trưởng lão dừng một chút, chợt nói: "Bây giờ tông môn đang khai chiến với Ma môn ở các nơi, không có người để điều động. Chỉ có thể thông báo cho các minh hữu, mời bọn họ phân phối nhân thủ."

Đậu Đại nói: "Đệ tử hiểu rõ."

Còn chưa nói hết câu, Truyền Âm Phù đã dập tắt.

Một lát sau, trên phù lục lấp lóe ánh sáng nhạt, sau khi thôi động truyền ra giọng Tưởng trưởng lão: "Thái tử điện hạ Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức và Kiếm tử Hàn Ảm Kiếm tông đương thời Ninh Vô Dạ, liên thủ phản công nội địa Luân Hồi tháp, trong thời gian ngắn không kịp tới."

"Hai ngày trước Thiếu thành chủ Yến Tê thành đối đầu với Đế Tử Vô Thủy sơn trang, sau đại chiến lưỡng bại câu thương, đến bây giờ còn chưa khôi phục, tạm thời không thể ra tay."

"Hiện tại chỉ có Thiên Cơ Tố Chân Thiên có thể tới cứu người."

"Nhưng đối phương vừa khởi hành đã nhận được tin tức, sư muội nàng gặp phải Thánh Nữ Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt."

"Trước tiên nàng cần phải đi cứu viện sư muội nhà mình, sau đó mới có thể tiến về Mạc thành."

Sau khi nghe xong, trong lòng Đậu Đại căng thẳng, hỏi: "Sư bá, ba ngày, không, trong vòng hai ngày, Thiên Cơ có thể chạy tới không? Hiện tại Tứ điện hạ trốn trong 'Khê Ngọ trường tư thục"

đã qua nửa ngày, quỷ dị chỗ kia, dù biết một ít quy tắc, nhiều lắm chỉ có thể ở lại ba ngày."

"Sau khi vượt qua, hậu quả khó mà đoán trước."

Tưởng trưởng lão trầm giọng nói: "Thiên Cơ chính vị sớm hơn yêu nữ Trọng Minh tông một bước, tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong."

"Chỉ cần vị Thánh Tử Trọng Minh tông mới lên kia không ở đây, đơn độc đối phó một Thánh Nữ, tuyệt đối không vấn đề."

"Trong vòng hai ngày, chắc chắn có thể chạy tới Mạc thành"

"Nhưng chỉ sợ Thánh Tử Trọng Minh tông cũng ở đó, đến lúc đó Thánh Tử Thánh Nữ liên thủ, Thiên Cơ cũng bị ngăn chặn... Nếu quả thật đến tình trạng kia, ta sẽ tự mình đi một chuyến!"

Đậu Đại thầm than một tiếng: "Vâng."

Khắp nơi trong tầm mắt đều mấp mô, khí tức khói hun lửa đốt tản ra nhưng lại không cảm thấy khô nóng, mà cảm giác âm u lạnh lẽo đến cực điểm.

Lúc này hố sâu ban đầu đã lớn ra gấp mấy lần, càng có vô số vết nứt như mạng nhện, lấy hố sâu làm trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Rừng hoa ở đáy hố đã vỡ nát, quần áo Kiều Từ Quang nhuốm máu, thương thế cực nặng nhưng khí thế không giảm chút nào, yên tĩnh đứng đó, Vạn Huyền Chi trong tay vẫn đang nhỏ máu tươi.

Phía sau nàng là rất nhiều sư muội trọng thương hôn mê, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu rướm máu, tất cả pháp y pháp bảo quanh người đã vỡ nát.

Lệ Liệp Nguyệt không tiếp tục ra tay mà nhìn qua một bóng người quần áo đẹp đẽ đang che trước mặt đám người Kiều Từ Quang.

Nàng mày ngài mềm mại như liễu, cổ dài đẹp thanh tú, dáng vẻ xinh đẹp ung dung như hoa đào mới nở, mặt trời mới mọc, xinh đẹp không gì sánh được.

Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời Yến Minh Họa!

Vừa rồi nàng suýt nữa có thể chém giết Kiều Từ Quang, nhưng Thiên Cơ này tới cũng nhanh!

"Yến Minh Họa?" Lệ Liệp Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt Thiên Cơ, lạnh giọng nói: "Ngươi tới cũng tốt, ngày đó ở Vạn Hủy hải, nếu không phải ngươi một lòng bảo vệ Kiều Từ Quang, ta đã sớm chém giết nàng ngay tại chỗ, luyện chế thành quỷ hầu...

Hôm nay sư tỷ muội các ngươi đều ở đây, vậy ở lại cùng làm quỷ hầu đi!"

Yến Minh Họa lạnh lùng nói: "Yêu nữ Ma đạo, nói khoác không biết ngượng! Đợi ta chém đầu ngươi xuống, tế tự rất nhiều vô tội sinh linh của Cửu Nghi sơn này!"

Chương 1140: Chơi trốn tìm

Còn chưa nói hết câu, hai người đồng loạt ra tay, trong khoảnh khắc bộc phát ra đại chiến!

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Hậu viện.

Vòng qua căn nhà ngói học đường, những nơi trong tầm mắt hơi rộng lớn, hơn nữa đào ao, đắp hồ đá, lại trồng không ít hoa cổ cây cối, thoạt nhìn cảnh trí rất tốt.

Chỉ thấy vài tòa kiến trúc đứng sừng sững trong đó bị cỏ cây hòn non bộ che đậy, lại có ao nước suối mương cách trở, đường đi thông suốt, u tĩnh đáng yêu.

Phu tử dẫn theo ba người, đầu tiên là đi đến trước một tòa tỉnh xá liễu rủ vờn quanh, nói: "Hoa phu tử, đây là chỗ ở của ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đừng đến trễ nữa."

Chung Quỳ Kính Y nhẹ gật đầu, một mình đẩy cửa đi vào.

Trong cửa không đốt đèn, rất tối tăm, sau khi nàng đi vào bên trong lại nhanh chóng đóng cửa lại, vì vậy Kê Trường Phù và Bùi Lăng đều không thấy rõ ràng bố trí bên trong.

Chỉ nghe "xoạch" một tiếng, hình như là Chung Quỳ Kính Y khóa trái cửa ở bên trong.

Phu tử xoay người, nói: "Đến đây, đến hai người các ngươi."

Sau khi đi một đoạn đường điểm hoa liễu phất, hắn ta chỉ vào một tòa nhà tranh nối liền với hồ sen, nói với Kê Trường Phù: "Kê phu tử, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, rảnh rỗi cẩn thận suy nghĩ một chút nên dạy học sinh như thế nào, đừng để đám học sinh thất vọng"

Kê Trường Phù đồng ý, cũng đi vào, trở tay đóng cửa lại.

Cuối cùng đến lượt Bùi Lăng, hắn bị phu tử dẫn theo đi qua một tòa cửu khúc trường kiều.

Cuối cùng trường kiều là một tòa thủy tạ không lớn, xung quanh có màn trúc rủ xuống.

Phu tử đứng trên cầu nhìn trừng trừng Bùi Lăng, trầm giọng nói:

"Vương phu tử, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Làm gương sáng cho người khác, nên bảo vệ học sinh..."

Bùi Lăng gật đầu: "Sơn trưởng yên tâm, từ trước đến nay ta đều không giữ lại chút nào với học sinh."

Nói xong, hắn ta tự nhiên hào phóng đi tới thủy tạ.

Tỉnh xá liễu rủ vờn quanh, ngược lại với vẻ lịch sự tao nhã bên ngoài, bên trong bày biện rất đơn giản.

Nhưng một giường một bàn cờ một bàn một ghế dựa một đèn.

Ngoài ra không có vật gì.

Sắc trời dần tối, trong phòng nhanh chóng tối đi, gần như đã đưa tay không thấy được năm ngón.

Chung Quỳ Kính Y lục lọi dùng đá lửa bên cạnh đế đèn đốt cây đèn, đèn đuốc mờ nhạt chiếu rọi bóng dáng nàng lên trên vách tường trống rỗng, lôi kéo ra hình dạng kỳ quái, cứ như yêu quỷ.

Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, cảm thấy tình huống cực kỳ không thích hợp.

Suy nghĩ như rơi vào trong vũng bùn, mỗi một lần chuyển động đều cực kỳ tốn sức. Chung Quỳ Kính Y cố gắng suy nghĩ, nhớ lại từng chút một những việc đã trải qua trong ngày hôm nay.

Chẳng mấy chốc, nàng phát hiện nàng đã quên chương trình học đã dạy hôm nay!

Đây là có chuyện gì?

Rốt cuộc hôm nay nàng dạy cái gì?

Ngay lúc im lặng suy nghĩ, trong đầu truyền đến từng cơn đau đớn như muốn vỡ ra, Chung Quỳ Kính Y lấy tay vỗ trán, về mặt đau khổ.

Vào lúc này: "cốc": "cốc": "cốc", ba tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên.

Chung Quỳ Kính Y lấy lại tinh thần, đứng dậy đi qua mở cửa: "Ai vậy?"

Chẳng biết một đám học sinh học đường chữ Bính đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Nàng ngẩn ngơ, chợt hỏi: "Có phải ban ngày giảng bài có chỗ nghi ngờ không hiểu không?"

Đám học sinh ánh mắt vô hồn nhìn nàng, tiếng nói lơ lửng: "Hoa phu tử, chúng ta tới chơi trốn tìm...

"Phu tử trốn, chúng ta bắt."

"Hoa phu tử, ngươi nhất định phải trốn kỹ...

"Nếu chúng ta không bắt được phu tử trước hừng đông, sẽ đốt trường tư thục, thiêu chết toàn bộ phu tử! !!"

"Vậy chúng ta vĩnh viễn không cần đến trường tư thục lên lớp!"

Nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen của Chung Quỳ Kính Y cau lại, vô thức cảm thấy cực kỳ không thích hợp, nàng lập tức nói: "Bây giờ quá muộn, đều về nghỉ đi."

Nhưng đâm học sinh trước mặt như căn bản không nghe được lời nàng nói, từng người nói tiếp: "Nhưng nếu phu tử bị chúng ta bắt được trước hừng đông, vậy chúng ta sẽ chém tay chân phu tử, phết lên mật ong, ném vào trong đống trùng..."

"Nếu tìm được phu tử trước hừng đông thì tốt, chúng ta có thể treo phu tử lên, dùng thương pháp nàng dạy bảo đâm cho nàng một ngàn lỗ thủng!"

"Nếu tìm được phu tử trước hừng đông thì tốt, chúng ta có thể chôn phu tử ở trong đất, chỉ lộ ra đầu, sau đó mở lỗ trên đầu rót vào thủy ngân, da phu tử sẽ giữ lại trong bùn đất, thịt đẫm máu sẽ trượt ra từng chút một!"

"Nếu tìm được phu tử trước hừng đông thì tốt, chúng ta có thể trói phu tử lại, nấu một nồi nước nóng ở bên cạnh, 'soạt' giội đến trên thân phu tử, dùng bàn chải sắt cà cà, cà cà... Rửa phu tử thành thiên ti vạn lũ!"

"Nếu tìm được phu tử trước hừng đông thì tốt, chúng ta có thể..."

"Đều là phu tử không tốt! !!"

"Vẫn ép chúng ta học học học... Nếu phu tử khắp thiên hạ đều chết sạch thì tốt! !"

"Thời gian quý báu, nên tận tình tìm niềm vui, sao có thể lãng phí ở trong việc học?"

"Chúng ta thiếu niên tràn đầy sức sống, cầu học chỉ hao tổn tâm chí của chúng ta, lao dịch thể phách chúng ta, trăm hại không có một lợi... Bọn phu tử này đáng chết! !!"

Đám học sinh càng nói càng tức giận, khuôn mặt dân vặn vẹo, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm Chung Quỳ Kính Y, lơ lửng nói:

"Hiện tại bắt đầu, chúng ta đếm tới mười, sẽ bắt đầu bắt phu tử:

Chương 1141: Người gỗ (1)

"Thật ra phu tử trốn đến đâu cũng không có tác dụng..."

"Bởi vì mặc kệ trốn đến đâu, chúng ta đều có thể tìm ra...

"Một"

"Hai."

"Ba...

Bắt đầu từ lúc bọn họ đếm số, Chung Quỳ Kính Y đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ hãi hùng khiếp vía lóe lên trong đầu, một loại sợ hãi to lớn đột nhiên giáng lâm, gần như ép nàng tới không thở nổi.

Trong lòng nàng sinh ra một trực giác mãnh liệt, nhất định, nhất định phải lập tức tìm nơi an toàn trốn đi!

Tuyệt đối không thể để những học sinh này tìm ra!

Nếu không, sẽ xảy ra việc cực kỳ đáng sợ mà nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy...

Chung Quỳ Kính Y không do dự nữa, nhanh chóng đi ra ngoài...

Bên bờ sen, nhà tranh.

Trong phòng bày biện đơn giản mộc mạc, bốn vách tường trống trơn.

Kê Trường Phù đốt đèn, ngồi một mình cạnh bàn, chậm rãi vén tay áo dài lên.

Trên cánh tay dưới ống tay áo có một hàng chữ xốc xếch bằng mâu, lúc này đã khô cạn, hiện ra màu tím đen quỷ dị: "Đây là một cọc 'quỷ dị; ta đang mất trí nhớ."

Hắn ta thay đổi sắc mặt, mất trí nhớ... Thì ra là thết Chẳng trách hắn ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó!

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù lập tức mở túi trữ vật ra, lấy ra một tấm phù lục nền vàng huyết văn, vẽ rất nhiều thứ hình thù kỳ quái.

Tờ phù lục này đã thu liễm khí tức, không có bất kỳ dao động lực lượng gì, cứ như chỉ là một tấm giấy loè loẹt.

Thái độ của Kê Trường Phù với nó lại rất trịnh trọng, sau khi lấy ra lại cắt cổ tay, nhỏ máu tươi xuống, đợi huyết văn thôn phệ một giọt máu tươi của mình, sáng lên một điểm ánh sáng nhạt, lúc này mới cầm bằng hai tay đặt trước ngực, khẽ tụng niệm vài câu.

Trên phù lục chậm rãi dâng lên một vòng màu xanh.

Thấy thế, Kê Trường Phù thầm thở phào, lập tức dán nó lên phần gáy của mình, dùng mái tóc dài rủ xuống che giấu.

Đây là [Thiên Ý Phù] đặc biệt của Thiên Sinh giáo, là một trong những thủ đoạn cuối cùng trong tay hắn ta.

Có khả năng thủ hộ tâm thần, ngăn chặn đủ loại mê hoặc từ ngoại giới, cho dù đối mặt với "quỷ dị" cũng có thể để Kê Trường Phù giữ tinh thần tỉnh táo.

Hiện tại hắn ta đã mất đi ký ức, tuy không thể tìm về nhưng tiếp theo lại bị lãng quên ăn mòn, trước khi phù lục thiêu đốt gần như không còn, hắn ta lại có thể ở vào một trạng thái tỉnh táo.

Trong khoảng thời gian này, đã đủ để hắn ta làm rất nhiều chuyện!

Vừa dán xong phù lục, tiếng đập cửa vang lên.

"Cốc cốc cốc."

Kê Trường Phù đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy đám học sinh học đường chữ Ất đồng loạt đứng ở ngoài cửa, hắn ta vừa chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, muộn như vậy còn đến tìm mình làm gì?

Đột nhiên phát hiện phù lục phía sau cổ đã bắt đầu thiêu đốt!

Trong lòng hắn ta tỉnh táo, lập tức cảnh giác nhìn học sinh trước mặt, chỉ là không dám lập tức ra tay.

Nơi đây chính là "quỷ dị", trước khi chưa thăm dò được quy tắc, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ gây ra sự thay đổi càng tồi tệ hơn!

Đám học sinh đầy ác ý trừng mắt nhìn Kê Trường Phù, cũng mặc kệ hắn ta có phản ứng gì, trực tiếp mở miệng nói: "Kê phu tử, chúng ta tới chơi người gỗ đi."

"Chúng ta đếm một hai ba, sau đó thì không cho động đậy, không cho cười."

"Nếu chúng ta thua, ngày mai tiếp tục đi nghe phu tử giảng bài."

"Nếu phu tử thua, để chúng ta thể hiện những thứ học được lúc buổi sáng một lần"

"Từng người chúng ta chơi với phu tử!"

Sau đó, học sinh nam dẫn đầu đứng ra, lớn tiếng nói: "Ta là người đầu tiên!"

Ngay sau đó, học sinh khác cùng hô lên: "Một hai ba, tất cả mọi người là người gỗ, không được nhúc nhích, không cho cười...

Con ngươi Kê Trường Phù co rụt lại, lúc này không dám động đậy lung tung.

Đây là quy tắc trong "quỷ dị", một khi làm trái, hậu quả khó mà lường được!

Trong lòng hắn ta hơi trầm xuống, người gỗ, không thể động đậy... Con át chủ bài mà hắn ta vừa chuẩn bị hoàn toàn uổng phí!

Trong thủy tạ cuối cửu khúc trường kiều.

Trang trí đơn sơ, liếc qua thấy ngay.

Bùi Lăng đi lại xung quanh một vòng, liền không có hứng thú ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tu luyện.

Đang muốn bắt đầu, nhớ tới đan dược đã luyện chế lúc ban ngày, lập tức lấy ra một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, sau đó nuốt vào trong miệng.

Trong nháy mắt đan dược vào bụng, một cảm giác ấm áp tràn ngập ra.

Dường như toàn thân đều ngâm trong nước ấm nhiệt độ thích hợp, không diễn tả được cảm giác sung sướng, thả lỏng.

Cùng lúc đó, kinh mạch của hắn lặng yên không tiếng động mở rộng, tư duy cũng càng thêm tỉnh táo, linh động.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức có cảm ngộ rõ ràng, tư chất và ngộ tính của mình đều đột nhiên tăng cao một đoạn.

Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này là một trong đan dược Đan Tổ truyền thừa.

Một tu sĩ chỉ có thể sử dụng một viên trong đời, viên thứ hai hoàn toàn không có hiệu quả.

Trước khi Ngưng Anh, Bùi Lăng luyện chế một lò Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cần tốn cả ngày, hơn nữa còn phải giữ lại một số lượng Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan để giao dịch với Chu Diệu Ly, vì vậy hắn vẫn không nõ sử dụng.

Sau khi Ngưng Anh thành công, chính vị Thánh Tử, hắn lại vội vàng chuẩn bị vật liệu Hóa Thần, luyện đan cũng chỉ luyện Khước Tử Nghịch Mệnh Đan.

Chương 1142: Người gỗ (2)

Dù sao, so sánh ra, mặc dù hiệu quả Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan không thể so với Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, nhưng trước mắt chỉ có Bùi Lăng nắm giữ môn đan phương này, phần lớn tu sĩ chỉ từng nghe nói Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, lại cực kỳ xa lạ với Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan.

Vì thuận tiện giao dịch, cho đến bây giờ số lượng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan trên người Bùi Lăng không phải số ít, nhưng Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan lại không có hàng tồn gì.

Cũng may, hôm nay giảng bài cho đám học sinh, luyện chế ra không ít Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm.

Không chỉ hoàn thành hạn mức giao dịch đã đồng ý với Chu Diệu Ly, mình cũng có thể nhân cơ hội sử dụng số đan dược thừa ra.

Mặc dù việc tu luyện của hắn toàn bộ nhờ vào hệ thống, nhưng không ai ngại tư chất và ngộ tính của mình trở nên càng tốt hơn...

Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Lăng dần cảm nhận được không thích hợp, mình là Thánh Tử Trọng Minh tông, vì sao đột nhiên dạy học trong một trường tư thục? ?

Kỳ quái!

Rốt cuộc hắn đi vào trường tư thục này như thế nào?

Bùi Lăng lập tức phát hiện trí nhớ của mình bị thiếu thốn vô cùng nghiêm trọng, chỉ có điều bây giờ hắn có thể cảm giác mình mất trí nhớ, nhưng rốt cuộc quên đi cái gì, lại vẫn không thể nhớ lại.

"Loại mất trí nhớ này... Hình như ta rất quen thuộc!" Bùi Lăng nhíu mày, suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Ta phải nghĩ cách khôi phục ký ức!"

"Không, không đúng..."

"Hiện tại điều ta cần làm nhất là lập tức rời khỏi nơi này!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đứng dậy đi ra ngoài thủy tạ.

"Két két"

Sau khi bước nhanh tới cửa, hắn không chút do dự một tay kéo cửa ra.

Ầm ầm...

Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm xẹt qua một vệt chớp tím, trong nháy mắt soi sáng một bóng người ở cổng.

Hắn ta râu tóc trắng bệch, thanh sam lỗi lạc, mưa to "rầm rầm"

rơi xuống đập vào trên người hắn ta, nước mưa theo búi tóc chảy xuôi qua hai gò má, nhỏ giọt từ dưới vạt áo, nhưng người kia lại không hề hay biết, chỉ chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn Bùi Lăng.

Ánh mắt hắn ta cực kỳ quỷ dị, dường như vô cùng khát vọng lại cực kỳ chán ghét.

Bóng đêm xung quanh như mực, mưa rào xối xả, một chiếc đèn duy nhất trong thủy tạ mờ nhạt ảm đạm, phát ra một điểm sáng từ sau lưng Bùi Lăng, chiếu vào khuôn mặt hắn ta trông đặc biệt âm trầm đáng sợ.

Là sơn trưởng!

Con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, vừa rồi đối phương đưa mình tới gian phòng, hình như vẫn đứng ở ngoài cửa, không hề rời đi nửa bước?

Phu tử mấp máy môi, chậm rãi hỏi: "Đã trễ như vậy, Vương Cao phu tử muốn đi đâu?"

Bùi Lăng cảm thấy sơn trưởng có gì đó không thích hợp, lập tức bình tĩnh nói: "Ta muốn đi nhà xí"

Phu tử lẳng lặng nhìn hắn, tiếng mưa rơi đan xen với lôi đình vang vọng xung quanh, bầu không khí trên cửu khúc trường kiểu trước thủy tạ dần căng cứng.

Một hồi lâu sau, phu tử mới chậm rãi nói: "Ta dẫn ngươi đi."

Nói xong, hắn ta xoay người đi về một phương hướng.

Bùi Lăng cảm thấy nơi nào đó có vấn đề, nhưng suy nghĩ trong đầu lại càng ngày càng trì độn, càng ngày càng phí sức.

Chẳng mấy chốc, phản ứng cùa hắn rõ ràng chậm lại, lại vô thức đi theo phu tử...

Tiền viện.

Vào đêm, nhà ngói học đường càng thêm uy nghiêm.

Xung quanh yên tĩnh, còn không nghe thấy cả tiếng côn trùng kêu vang.

Ba gian xếp thành một hàng học đường đều đen kịt một màu, như lỗ đen có thể thôn phệ tất cả, lại như ma quật cất giấu vô tận yêu quỷ âm thầm cười gằn, chờ đợi gì đó.

Trong giây lát, một tràng tiếng bước chân rất nhỏ cực kỳ cẩn thận vang lên, tiếp theo đột nhiên biến mất.

Bóng người thon dài bị ánh sao ảm đạm chiếu rọi ở trên tường, đầu tiên là không nhúc nhích, nín thở tập trung một lát, sau khi xác nhận xung quanh không có người, mới nhanh chóng khẽ động đậy, người tới vòng qua góc phòng, trên vạt áo lượn vòng thêu thùa tinh tế xinh đẹp, phù văn ẩn nấp.

Vẻ mặt Chung Quỳ Kính Y vội vàng, ngọc quan trên búi tóc đã tháo xuống, để tránh tua rua ngọc châu phát ra tiếng động, để lộ hành tung của mình.

Mặc dù vô cùng sốt ruột, nàng lại ép buộc mình kiềm chế cảm giác vội vàng xao động, cố gắng thả nhẹ bước chân.

Đưa mắt nhìn quanh, lại một lần nữa xác nhận nơi đây chỉ có một mình nàng, nàng không do dự nữa, đẩy cửa học đường chữ Bính ra một chút xíu, bảo đảm nó không phát ra tiếng vang gì mới mở ra, nhanh chóng lách mình vào bên trong, sau đó trở tay cài cửa lại.

Trong học đường một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón.

Chung Quỳ Kính Y cố gắng nhớ lại ký ức lúc giảng bài ban ngày, tránh đi cái bàn và đủ loại đồ linh tinh, cẩn thận đi lên trên bục giảng.

Nàng đến đây là kết quả sau khi nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ:

Không hề nghi ngờ gì, nàng nhất định phải chơi trò chơi trốn tìm này, hơn nữa tuyệt đối không thể để những học sinh kia bắt được.

Chỉ có điều nàng căn bản không quen thuộc trường tư thục Khê Ngọ này.

Dù tìm một nơi tự cho là rất ẩn nấp để trốn, cũng có khả năng bị phát hiện.

Nhưng vừa rồi trong lời nói của những học sinh kia, khắp nơi để lộ ra bọn họ không thích đi học, thậm chí chán ghét học đường, cho nên trốn ở căn học đường này, những học sinh căm hận việc lên lớp kia sẽ không đến đây tìm kiếm.

Chương 1143: Không tìm thấy

Trong lòng nhanh chóng cân nhắc kế hoạch của mình một lượt, Chung Quỳ Kính Y chợt thu liễm toàn bộ khí tức, hai tay kết động pháp quyết, đang muốn thi triển một môn thuật pháp ẩn nấp thân hình, đột nhiên tâm niệm vừa động... Hình như có người từng nói với nàng, không thể sử dụng thuật pháp trong trường tư thục!

Mặc dù hoàn toàn không nghĩ ra là ai nói với mình, không biết vì sao không thể làm như thế, nhưng bản năng từ nơi sâu xa khiến nàng lựa chọn nghe theo.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức gián đoạn thuật pháp đã thi triển đến một nửa, sau đó lấy ra phù lục màu vàng kim nhạt từ trong túi trữ vật, dán lên người.

Phù lục hiện ra một vòng ánh sáng nhạt, chẳng mấy chốc bóng dáng Chung Quỳ Kính Y dần biến mất từ trong bóng tối...

Trong học đường chữ Bính lại không có vết chân.

Một lát sau, hậu viện bắt đầu nói to làm ồn ào.

Đám học sinh học đường chữ Bính, ánh mắt vô hồn quỷ quyệt, tốp năm tốp ba chia ra tìm kiếm bên trong trường tư thục.

Đầu tiên là trong bụi cỏ cây xung quanh, đám học sinh thô bạo đá văng cành lá, kiểm tra từng tấc một, bất kỳ chỗ nào có khả năng trốn đều bị kiểm tra nhiều lần: "Phu tử, ngươi ở chỗ này, ta nhìn thấy ngươi..."

"Nhanh ra đây đi, phu tử, ngươi thua"

Sau đó là hòn non bộ: "Phu tử, ngươi ở chỗ này, ta nhìn thấy ngươi...

Ngay sau đó là ốc xá: "Phu tử, chúng ta đều nhìn thấy ngươi...

Tiếng nói lơ lửng âm u lạnh lẽo vang lên khắp các ngõ ngách trong trưởng tư thục Khê Ngọ.

Lúc tìm tới chỗ ở Kê Trường Phù, bọn họ mặc kệ học sinh học đường chữ Ất và Kê Trường Phù, trực tiếp đạp cửa đi vào bên trong, cẩn thận lục soát một phen, lúc này mới đóng sập cửa bỏ đi.

Sau đó, lại kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài thủy tạ của Bùi Lăng, cuối cùng thất vọng rời đi.

Đi trên cửu khúc trường kiều, có học sinh chợt nghĩ ra nhảy vào ao, chui vào đáy nước, tìm kiếm toàn bộ nước bùn trong ao một lượt, để tránh Chung Quỳ Kính Y trốn vào trong nước.

Sau một lúc lâu, tất cả mọi nơi trong hậu viện đều bị đám học sinh lục soát một lần, lại không tìm được bóng dáng phu tử.

Cho nên bọn họ nhanh chóng chuyển sang tiền viện.

Vừa bước vào hành lang trước học đường, đám học sinh học đường chữ Bính liền tỏ ra chán ghét, vẻ mặt cũng hơi bực bội.

Bọn họ gần như vô thức tránh khỏi ba tòa học đường, ngay cả ánh mắt cũng từ chối tiếp xúc, lại tìm kiếm nhiều lần ở những nơi khác, không để sót một tấc nào.

Vẫn tìm rất lâu, đều không tìm được Chung Quỳ Kính YV.

Thấy thời gian từ từ trôi qua, ánh ban mai lộ ra, đám học sinh dần mất kiên nhẫn.

Vẻ mặt vốn trống rỗng của bọn họ bắt đầu trở nên dữ tợn vặn vẹo.

Chẳng mấy chốc, tất cả học sinh học đường chữ Bính đều tập trung trước cửa chỗ ở của Chung Quy Kính Y: "Chúng ta không tìm được, các ngươi tìm được chưa?"

"Không có, các ngươi thì sao?"

"Cũng không có..."

"Những người khác thì sao, đều không tìm được?"

"Không..."

"Nhanh nghĩ lại, có phải còn có chỗ chưa tìm hay không?"

"Chỗ nên tìm đã tìm qua... Nhưng một chút tung tích cũng không có.

"Vậy làm sao bây giờ? !" Một học sinh cảm xúc kích động hô lên, "Không tìm thấy phu tử, chẳng phải đêm nay chúng ta chẳng làm nên trò trống gì? !"

"Không tìm thấy phu tử, sao chúng ta có thể chém tay chân phu tử, bôi lên mật ong, ném vào trong đống trùng? !"

"Không tìm thấy phu tử, sao chúng ta có thể treo phu tử lên, dùng thương pháp nàng dạy bảo, đâm nàng một ngàn lỗ thủng! ?"

"Không tìm thấy phu tử, sao chúng ta có thể chôn phu tử ở trong đất, chỉ lộ ra đầu, sau đó mở lỗ trên đầu rót vào thủy ngân, da phu tử sẽ giữ lại trong bùn đất, thịt đẫm máu sẽ trượt ra từng chút một! !"

"Không tìm thấy phu tử, sao chúng ta có thể trói phu tử lại, nấu một nồi nước nóng ở bên cạnh, 'soạt' giội đến trên thân phu tử, dùng bàn chải sắt cà cà, cà cà... Rửa phu tử thành thiên ti vạn lũ! ?"

"Không tìm thấy phu tử, sao chúng ta có thể...

"Vậy chúng ta còn chơi trốn tìm làm gì!"

"Trò chơi này không vui tí nào! !"

Tất cả học sinh nghe vậy, cảm xúc dần kích động, mồm năm miệng mười hô: "Không sai! Trò chơi này không vui tí nào!"

"Phu tử đi ra! Tìm không thấy ngươi, chơi không vui!"

"Chắc chắn phu tử cố ý, bọn họ muốn chúng ta học tập trong học đường mỗi ngày, hoàn toàn không muốn thấy chúng ta chơi!

Càng không muốn để chúng ta chơi vui vẻ!"

"Phu tử đáng chết!"

"Phu tử không chết, ngày mai chúng ta lại phải tiếp tục đi nghe giảng bài"

"Ta thật sự hận ngày tháng thế này!"

"Dựa vào cái gì chúng ta phải lên lớp? !"

"Đều là những phu tử này đáng chết..."

Trong tiếng ồn ào, đột nhiên có người cao giọng đề nghị: "Đã không tìm thấy phu tử, mọi người cũng không muốn lên lớp, không bằng đốt học đường đi! Không có học đường, chúng ta cũng không cần lên lớp!"

"Trước tiên đốt học đường, sau đó lại đốt toàn bộ trường tư thục, để tất cả phu tử đều đi chết!"

Nói xong, đám học sinh nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Chung Quỳ Kính Y, nhanh chân đến tiền viện, bọn họ nghĩ cách chuyển những thứ như bó củi, vải vóc đặt ở xung quanh học đường, còn lấy thùng dầu giội lên cánh cửa, tiếp theo đốt cả những thứ này...

Chẳng mấy chốc, học đường chữ Bính bắt đầu cháy hừng hực.

Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, không bao lâu sau cái bàn, mặt đất, vách tường... Đều bị lửa thiêu đốt.

Chương 1144: Ngày mai tuyệt đối không giấu làm của riêng (1)

Chung Quỳ Kính Y trốn ở bên trong học đường thay đổi sắc mặt, bây giờ nàng còn chưa bị những học sinh kia phát hiện, nhưng ngọn lửa đã sắp đốt lên trên người nàng rồi!

Hậu viện, trước nhà tranh nối liền với hồ sen.

Gió đêm lướt qua, từng đóa hoa sen phát ra mùi thơm ngào ngạt.

Sau lưng đèn đuốc mờ nhạt, soi sáng khuôn mặt đây ác ý của đám học sinh trước mặt.

Trên áo trắng của Kê Trường Phù loang lổ vết máu, lúc này cả khuôn mặt hắn ta đều bao phủ trong bóng tối, chỉ có ánh mắt lấp lóe và băng trán khảm nảm bảo thạch giữa lông mày chiếu rọi lẫn nhau, để lộ ra vẻ tàn nhẫn, đứng đó không nhúc nhích.

Tên học sinh chơi người gỗ với hắn ta cũng không nhúc nhích.

Đôi bên giằng co một đoạn thời gian, dù là học sinh học đường chữ Bính gào thét đến đây, ồn ào rời đi, hai người cũng thờ ơ.

Học sinh khác dần chờ đến mất kiên nhẫn, vẻ mặt ác ý dần vặn vẹo: "Phu tử, ban ngày ngươi giảng bài vất vả, bây giờ còn phải đứng, chẳng phải càng mỏi mệt sao? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

"Phu tử là sư trưởng của chúng ta, sư trưởng bảo vệ học sinh là chuyện đương nhiên! Bây giờ chúng ta đều ở đây, phu tử không hề mỉm cười, chẳng lẽ không hài lòng với chúng ta? Kính xin phu tử mỉm cười."

"Nơi đây rất nhiều muỗi, phu tử, đã có vài chục con muỗi đậu ở trên người ngươi, ngươi không ngứa sao? Không đập sao?"

Sau khi giả vờ khuyên vài câu, giọng bọn họ càng thêm nóng nảy, "Phu tử, nhanh động đậy!"

"Nhanh mỉm cười!"

"Cứ vậy chúng ta thắng, có thể biểu diễn những thứ học được lúc ban ngày cho phu tử xem."

"Chúng ta chăm chỉ hiếu học như thế, đúng là đệ tử mà tất cả phu tử trong thiên hạ tha thiết ước mơ, vì sao phu tử không thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho chúng ta? !"

"Phu tử chắc chắn lười biếng"

"Đúng, ban ngày hắn giảng bài đã không muốn dạy bảo chúng ta thật tốt, hiện tại chúng ta muốn ôn tập bài, hắn cũng không vui...

"Không thể trông cậy vào hắn, chúng ta tự ra tay!"

Thế là, đám học sinh vừa mồm năm miệng mười vừa lấy kéo ra, đâm lên trên người Kê Trường Phù.

"Phốc phốc"

Lưỡi kéo đâm vào người, chất lỏng ấm áp phun ra tung toé, Kê Trường Phù lập tức cảm thấy vết thương truyền đến cảm giác đau đớn.

Ngay sau đó, mười mấy cái kéo đồng thời đâm vào trong cơ thể hắn ta.

Lập tức, trên người hắn ta thêm một đống lỗ thủng, máu tươi chảy cuồn cuộn, thậm chí trên cánh tay còn mơ hồ thấy xương trắng.

Cơn đau khó mà miêu tả truyền đến như thủy triều, cùng lúc đó là sinh cơ nhanh chóng xói mòn theo máu tươi, sự sợ hãi với cái chết nhanh chóng sinh sôi, không ngừng đánh thẳng vào tâm cảnh... Nhưng sắc mặt Kê Trường Phù vẫn không thay đổi chút nào, thân thể càng vững như Thái Sơn, không động đậy tí nào.

Thấy Kê Trường Phù giỏi chịu đựng như vậy, đám học sinh vừa dùng kéo đâm vào người hắn ta, vừa thâm trầm nở nụ cười: "Phu tử rất không thú vị..."

"Không bằng chúng ta kể cho ngươi mấy câu chuyện cười giải buồn đi"

Lập tức có học sinh yếu ớt nói: "Hàng xóm của học sinh Giáp nào đó luôn sống một mình, có một ngày hàng xóm nuôi một con chó vàng"

"Con chó vàng kia rất có linh tính, có thể phân biệt người trong thôn, vì vậy luôn rất yên tĩnh, chỉ có người xứ khác đi ngang qua mới có thể sủa lên."

"Nhưng chỉ không thể nhìn người Giáp nào đó, mỗi lần Giáp nào đó ra vào, con chó vàng sẽ điên cuồng sủa lên với hắn, dù là chủ nhân cũng không lôi kéo được."

"Trong lòng Giáp nào đó lo lắng, bàn bạc với hàng xóm một hồi lâu không có kết quả, sau đó dứt khoát nhân lúc đêm tối đánh chết con chó vàng, treo trước nhà hàng xóm để trả thù."

"Làm xong việc này, Giáp nào đó về đến nhà, đến giếng trong hậu viện rửa tay."

"Ngay lúc hắn cúi người xách nước từ trong giếng, đã thấy trong giếng soi sáng ra một khuôn mặt tuyết trắng, hai con ngươi chảy xuống huyết lệ nhìn vào hắn cười khẽ, cảm ơn: 'Con chó hung hãn, mỗi lần tại hạ tới gần quý xá đều bị nó dọa sợ rời đi. Đa tạ ngài giúp đỡ diệt trừ nó, cuối cùng hôm nay có thể tìm gặp ngài!"

Lại có học sinh sắc mặt trắng bệch nói từng chữ: "Mỗ nữ đi đêm một mình, trên đường gặp kẻ ác đòi tiền tài, thấy mỗ nữ thờ ơ, kẻ ác tức giận, đe dọa: 'Có biết ngày hôm trước cũng có nữ lưu đi ngang qua đây, keo kiệt tài vật, cho nên bị chém thành muôn mảnh không?"

"Mỗ nữ trả lời: 'Người đó là thiếp thân, sao có thể không biết?"

Ngay sau đó, mấy học sinh đều đứng ra nói mấy "câu chuyện cười".

Nhưng Kê Trường Phù coi như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích, mặc cho máu tươi róc rách chảy xuôi, từ đầu đến cuối như người gỗ thật sự.

Lúc này, lại là tên học sinh tỷ thí với Kê Trường Phù nở nụ cười trước: "Ha ha ha... Câu chuyện cười này quá buồn cười, vì sao phu tử không cười?"

Thấy mình đã thắng một lần, Kê Trường Phù không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhân lúc có thể động đậy, [Thiên Ý Phù] chưa thiêu đốt gần như không còn, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ bằng máu trên cánh tay.

Chẳng mấy chốc, học sinh thứ hai tiến lên, nói: "Phu tử, ta là người thứ hai"

"Chúng ta đều là người gỗ, không cho nói không được nhúc nhích, một hai ba, không cho cười..."

Kê Trường Phù lại đứng yên, không còn bất kỳ động tác gì.

Chương 1145: Ngày mai tuyệt đối không giấu làm của riêng (2)

Đám học sinh nhìn hắn ta, khuôn mặt cười gằn: "Phu tử lại không thích nghe trò cười, chắc chắn là kẻ điếc!"

"Chúng ta dứt khoát chọc thủng lỗ tai phu tử đi, dù sao hắn cũng không dùng được."

"Không đủ, không đủ! Vừa rồi phu tử không sợ đau, chúng ta nên khoét mắt phu tử...

"Phu tử cũng không biết cười, dứt khoát cắt đầu lưỡi phu tử..."

Đám học sinh vừa nói vừa giơ kéo lên, đâm xuyên qua hai lỗ tai Kê Trường Phù, khoét ánh mắt của hắn ta ra, sau đó lại mạnh mẽ bóp miệng Kê Trường Phù, rút đầu lưỡi bên trong...

Máu tươi chảy xuôi theo áo bào trắng không ngừng nhỏ xuống, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng máu ở trước nhà tranh.

Toàn bộ quá trình, Kê Trường Phù như không có cảm giác, không động đậy chút nào.

Trong tầm mắt một mảnh u ám, mưa còn đang rơi rầm rầm.

Xung quanh yên tĩnh lạnh lẽo.

Bùi Lăng đi theo sau phu tử, bảy quẹo tám rẽ đi về phía trước.

Xung quanh dân lạnh lẽo hơn, khí tức âm u lạnh lẽo vô cùng dày đặc.

Đúng vào lúc này, phu tử dẫn đường ở phía trước đột nhiên mở miệng: "Vương phu tử, hôm nay ngươi dạy cái gì?"

Bùi Lăng nói: "Hôm nay ta dạy đan đạo, đây là kỹ năng thành danh của ta"

Bước chân phu tử không ngừng lại, sâu kín hỏi: "Ngoại trừ luyện đan, phu tử còn biết cái gì?"

Không đợi Bùi Lăng trả lời, hắn ta lập tức bổ sung: "Phải là kỹ nghệ am hiểu nhất, thành tựu cao nhất"

Nghe vậy, Bùi Lăng không chút nghĩ ngợi nói: "Tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]"

"Ta từng dùng môn công pháp này thải bổ một vị cường giả thân phận tôn quý, thực lực cũng rất lợi hại."

Phu tử khẽ gật đầu, sau đó nói: "Vậy ngày mai, kính xin Vương phu tử dạy sư đám học sinh [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]"

Bùi Lăng đồng ý: "Được."

Đúng vào lúc này, phu tử dừng bước, ra hiệu về phía một tòa nhà cách đó không xa: "Vương phu tử, đây là nhà xí của trường tư thục"

Bùi Lăng đi vào một mình, nhìn bệ xí trước mặt, hắn ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến mình đã là tu sĩ Nguyên Anh, căn bản không cần ngũ cốc luân hồi như phàm nhân.

Kỳ quái, tại sao vừa rồi hắn lại để sơn trưởng dẫn hắn đến nhà xí?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trực tiếp đi ra.

Phu tử thấy thế, xoay người dẫn hắn trở về chỗ ở.

Trên đường đi, phu tử còn nói thêm: "Vương phu tử, đám học sinh đang tuổi trẻ, khó tránh khỏi hơi buông thả ngang bướng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đứa bé."

"Kính xin vương phu tử nhất định phải dạy bảo bọn họ thật tốt."

"Từ trước đến nay học sinh học đường chữ Giáp đều là học sinh xuất sắc nhất, chăm chỉ nhất."

"Ngày mai, lão phu sẽ sắp xếp một vài học sinh trong học đường chữ Bính và học đường chữ Ất đến học đường chữ Giáp."

"Mong rằng Vương phu tử đừng che giấu điều gì, cẩn thận bồi dưỡng"

Bùi Lăng gật đầu: "Sơn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ, tuyệt đối không giấu giếm bất cứ điều gì"

Phu tử nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói: "Thân là sư trưởng, quản lý học đường là việc thuộc bổn phận. Nếu ngày mai lại có người trốn học, vậy là phu tử làm không tốt, không quản lý học sinh thật tốt"

"Đến lúc đó, đừng trách lão phu tiến hành trách phạt ngươi theo quy củ trường tư thục!"

"Ngày mai ta nhất định để ý mỗi một vị học sinh" Bùi Lăng nghe vậy, lập tức nói: "Tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào trốn học."

Lúc nói chuyện, bọn họ đã về tới thủy tạ nối liền với cửu khúc trường kiều.

Sau khi Bùi Lăng chắp tay thi lễ với phu tử, đi thẳng vào bên trong.

Phu tử thì tiếp tục đứng ở cửa thủy tạ như một bức tượng gỗ, mặc cho mưa to đánh vào người cũng không nhúc nhích, một đôi già cả mờ đục nhìn chằm chằm cửa thủy tạ...

Trên bầu trời, cơn gió sắc bén lạnh thấu xương.

rầm rầm rầm...

Đủ loại thuật pháp xen lẫn, chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ngay cả cơn gió sắc bén như lưỡi đao cũng bị lực trùng kích cường đại tách ra, trong chốc lát thiên tượng thay đổi, gió nổi mây phun.

Gió lạnh, mây trôi, tia sáng, sương đen, Huyết Triều, quỷ khóc...

Điên cuồng đan xen trên không trung, tất cả thuật pháp thần thông va chạm mạnh vào nhau, tia sáng ngàn vạn, hai bóng dáng đột nhiên lao tới đối phương, trong khoảnh khắc đã đấu trăm ngàn chiêu!

Cuối cùng, hai người đồng thời đưa ra hai tay, bốn tay đánh vào nhau.

Oanh!"

Tiếng nổ lớn như sét đánh đột nhiên nổ tung trên không trung.

Pháp lực của hai người sàn sàn bằng nhau, đồng thời bị chấn động đến bay ngược ra, sau đó thân hình đều ngừng lại giữa không trung, đạp không mà đứng, giằng co từ đằng xa.

Sau mấy tức, khí thế trào ra quanh người Thiếu Phù Đồ, sau lưng hiện lên thạch tháp như rừng, một tòa cao nhất trong đó như núi cao biển rộng, đứng thẳng chọc trời, nửa trên bị sương mây che phủ, căn bản không thấy rõ lắm.

Lúc rừng tháp xuất hiện, thực lực như đột nhiên cao lên một đoạn, vào lúc này hắn ta lại chắp tay trước ngực, phương thiên địa này như bị ép lại thành một đường thẳng trong phút chốc, như muốn trực tiếp ép Phó Huyền Tự thành bột mịn.

Phó Huyền Tự hừ lạnh một tiếng, buông mộc như ra ý, mặc cho nó tự lơ lửng trước mặt, hai tay đẩy sang hai bên, dãy núi trùng điệp nhẹ nhàng xuất hiện, quần phong như tụ, thoạt nhìn sơn thủy kéo dài như vô cùng vô tận, cứ thế trực tiếp đánh thần thông của Thiếu Phù Đồ nứt vỡ.

Chương 1146: Yến Minh Họa

Thấy thế, khuôn mặt trắng bệch của Thiếu Phù Đồ giấu trong ở mũ trùm không hề bất ngờ, chỉ bình tĩnh nói: "Phó Huyền Tự, vài chục năm không gặp, thực lực tỉnh tiến không ít"

"Nhưng dưới chín tầng trời, toàn bộ sinh linh dù là quý tiện, dù là mạnh yếu, đều khó thoát số trời Luân Hồi."

"Người thắng trong trận chiến này chắc chắn là bản tọa."

Phó Huyền Tự nắm chặt mộc như ý, trầm giọng quát: "Mượn danh nghĩa thiên địa nói có lòng cứu thế, lại đi diệt thế, tàn sát người vô tội, giết hại sinh linh, mù quáng gây ra chiến tranh, dù có Luân Hồi, sáng tỏ thiên lý, cũng nên là Luân Hồi tháp và tứ tông Ma đạo khó thoát số trời báo ứng"

"Đừng nói nhảm, từ xưa tà không thắng chính, hôm nay ngươi chắc chắn ứng kiếp ở đây!"

Còn chưa nói hết câu, hai người lại đồng thời ra tay.

rầm rầm rầm...

Núi lở đất sụt, trong tầm mắt vô cùng hỗn độn.

Giữa không trung, sương đen tràn ngập, khí tức âm u lạnh lẽo nồng đậm như thực chất, Lệ Liệp Nguyệt cùng bóng dáng rất nhiều U Hồn thị nữ như vết mực bị gột rửa, chầm chậm tán đi.

Nàng không thua, nhưng Yến Minh Họa đã đến, không có cơ hội ra tay với Kiều Từ Quang nữa.

Tiếp tục quấn lấy chỉ không dưng lãng phí thời gian.

"Yến Minh Họa, Kiều Từ Quang, lần sau lại đến lấy mạng các ngươi."

Sau khi để lại câu nói này, bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt hoàn toàn biến mất không thấy.

"Chạy thật nhanh!" Yến Minh Họa hừ lạnh một tiếng, lại không hề có ý định đuổi theo.

Hiện tại đối với nàng, chắc chắn cứu người càng quan trọng hơn.

Hơn nữa yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt này cũng nhận được truyền thừa Thánh Nữ đứng đầu Trọng Minh tông, lại thêm trong tay có rất nhiều át chủ bài, cho dù nàng cao hơn một cảnh giới nhỏ, dốc hết sức ra tay cũng rất khó diệt sát đối phương ở chỗ này, trừ khi đối phương chịu ở lại liều mạng với nàng!

Nghĩ đến đây, Yến Minh Họa lấy ra đan dược, trợ giúp các sư muội chữa thương.

Đợi hô hấp của tất cả mọi người đều bình ổn lại, nàng lại lấy ra một chiếc thuyền hoa về ngoài hoa lệ, sau khi thôi động đã hóa thành thuyền hoa dài mấy trượng, cao hai tầng, rường cột chạm trổ, rèm châu thêu vô cùng xa hoa lãng phí.

Sau khi dẫn theo rất nhiều đồng môn leo lên, sắp xếp các nàng vào khoang nghỉ ngơi trong thuyền hoa, chợt Yến Minh Họa thao túng thuyền hoa bay về một phương hướng nào đó.

Đợi thuyền hoa bay lên không trung, phi hành vững vàng, nàng đứng dậy đánh giá một vòng, thấy phần lớn mọi người đều đã ngủ say, liền gọi riêng Kiều Từ Quang đến đầu thuyền nói chuyện: "Các ngươi gặp phải Lệ Liệp Nguyệt như thế nào?"

Kiều Từ Quang sử dụng đan dược chữa thương, lại nghỉ ngơi một lát, sắc mặt đã khá hơn nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt, hàng lông mày cau chặt, nói: "Sư tỷ, Lệ Liệp Nguyệt cố ý tới tìm ta.

Yến Minh Họa nghe vậy hơi ngạc nhiên, Lệ Liệp Nguyệt xuất thân Trọng Minh tông, từ trước đến nay Trọng Minh tông chỉ để ý lợi ích.

Lần này chính ma đại chiến, nàng đã thấy rất nhiều đệ tử Trọng Minh tông lấy lý do giúp đỡ Luân Hồi tháp tấn công nhưng không bỏ sức, thấy việc đồ thành lục tộc đều khuyến khích Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang ra tay, mình thì chuyên tâm cướp bóc khắp nơi.

Yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt này lại để mắt tới Kiều sư muội ngay lúc này?

Hơi suy nghĩ, Yến Minh Họa lại nói: "Kể lại vụ thể mọi việc một lần."

Kiều Từ Quang nhẹ gật đầu, chẳng mấy chốc đã kể đại khái mọi chuyện một lần, bao gồm mỗi một câu nói của Lệ Liệp Nguyệt trong lúc đại chiến...

Sau khi nghe xong, đôi mắt sáng ngời của Yến Minh Họa nhắm lại, lần trước ở Vạn Hủy hải, yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt kia cũng vì cứu Bùi Lăng mới đến.

Lần này cố ý tới ra tay với Kiểu sư muội, lại là vì Bùi Lăng.

Xem ra yêu nữ này rất thích vị Thánh Tử Trọng Minh tông mới lên kia...

Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh, Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng vừa chính vị, Chắc chắn là người có thực lực yếu nhất trong tất cả người thừa kế của chín môn phái lớn!

Hơn nữa, đối phương cũng không phải người trong tam đại thế gia của Trọng Minh tông, nghe đồn xuất thân cực kỳ hàn vi, điều này cũng có nghĩa thủ đoạn át chủ bài trong tay Bùi Lăng sẽ không quá nhiều, lại hiếu sát hơn Lệ Liệp Nguyệt rất nhiều.

Lần đại chiến chính ma này, chắc chắn đối phương cũng sẽ xuất hiện.

Đến lúc đó, nàng đi chém đối phương trước tiên!

Nếu yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt kia dám đến báo thù, nàng sẽ giết luôn cả Lệ Liệp Nguyệt!

Lúc này, Kiều Từ Quang đưa mắt nhìn quanh, chú ý tới phương hướng thuyền hoa phi hành rất xa lạ, liền hỏi: "Sư tỷ, bây giờ chúng ta đi đầu?"

Yến Minh Họa nghe vậy lấy lại tinh thần, nói: "Đi Triệt Châu Mạc thành, cứu Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều, còn có một vị luyện đan sư ngũ phẩm"

Ngày tiếp theo, trời tờ mờ sáng.

Đám học sinh nói to làm ồn ào cả đêm ném những vật lấy lửa trong tay, rối rít giải tán.

Sau lưng bọn họ, học đường chữ Bính còn đang bị lửa lớn thiêu đốt hừng hực, sau đó theo sắc trời chiếu xuống, thế lửa dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Trong chớp mắt ánh lửa biến mất, vẻ ngoài học đường chữ Bính đã khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa từng xảy ra hoả hoạn.

Chỉ là trong học đường mờ tối còn có một đoàn như than cốc vẫn có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, chưa hề dập tắt.

Chương 1147: Quy tắc của trường tư thục (1)

Cho đến khi toàn bộ học đường khôi phục hoàn toàn, sắc trời tối tăm mờ mịt chiếu vào từ song cửa sổ, chiếu đến bục giảng, chạm đến than cốc, ngọn hỏa diễm này mới chậm rãi dập tắt, lộ ra bóng dáng Chung Quỳ Kính Y hoàn hảo không chút tổn hại.

Không hề do dự chút nào, lúc này nàng rút cây trâm dài trong tóc ra, nhanh chóng vạch ra một hàng chữ bằng máu ở trong lòng bàn tay: "Mất trí nhớ, là quy tắc thứ ba của cọc 'quỷ dị!

này...

Viết đến đây, nàng còn muốn tiếp tục ghi chép lại, nhưng chút tỉnh táo trong mắt nàng lại nhanh chóng biến mất.

Trâm dài còn ở giữa không trung, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn tan rã, sau khi hơi mờ mịt, Chung Quy Kính Y ngạc nhiên nhìn cây trâm dài trong tay mình, tiếp theo rất tự nhiên cắm nó về búi tóc, đi ra ngoài cứ như không xảy ra chuyện gì.

Nàng đã hoàn toàn quên đi tất cả việc xảy ra tối hôm qua...

Nhà tranh bên hồ.

Tất cả học sinh học đường chữ Ất đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Kê Trường Phù.

Lúc này một thân áo bào trắng của Kê Trường Phù đã bị máu nhuộm ướt, ngưng kết thành màu tím đen, đan xen với màu đỏ tươi chưa khô cạn, thấy mà giật mình.

Hắn ta không nhúc nhích đứng đấy, lúc này khuôn mặt vốn tuấn mỹ tà dị lại trải rộng vết cắt, nhiều chỗ da tróc thịt bong, sâu đủ thấy xương, thất khiếu đã bị cắt đi, chỉ còn lại lỗ thủng đen xì đầy nước đọng máu tím đen, cùng một vài chất lỏng sền sệt không thể nói rõ là cái gì.

Tay chân và thân thể cũng đầy vết thương chồng chất, thỉnh thoảng còn có vết lộ ra cả xương.

Vũng máu dưới chân trôi nổi từng miếng huyết nhục, đầu lưỡi và lỗ tai, còn có một con mắt bị giẫm dẹp sau đó ném vào.

Dù vẻ ngoài thê thảm, nhưng tối hôm qua hắn ta đã thắng tất cả học sinh học đường chữ Ất trong trò chơi người gỗ!

Đêm dài đã qua, sắc trời mờ mờ.

Kê Trưởng Phù vẫn đứng đấy như pho tượng, nhưng khí thế suy bại quanh người hắn ta lại bắt đầu dân tăng trở lại.

Hắn ta bị khoét đi con mắt, bị rút ra đầu lưỡi, bị cắt lỗ tai và miếng thịt bị cắt xuống từ các nơi trên người... Toàn bộ hóa thành một đạo huyết quang hòa vào trong cơ thể hắn ta.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ thân hình Kê Trường Phù bị bao phủ trong một mảnh huyết quang nồng đậm.

Trong huyết quang truyền ra tiếng chất lỏng chảy ào ạt, xen lẫn tiếng ồn ào khi thứ gì đó nhanh chóng sinh trưởng, chẳng mấy chốc huyết quang lóe lên liền biến mất, lộ ra Kê Trường Phù đã hoàn toàn khỏi hẳn thương thế.

Hắn ta chậm rãi mở ra hai mắt đã khôi phục, lập tức nhìn về phía cánh tay của mình.

Chỉ thấy trên cánh tay viết hai hàng chữ bằng máu, hàng thứ nhất là: "Đây là một cọc 'quỷ dị, ta đang mất trí nhớ."

Hàng thứ hai là: "Những học sinh này chọc giận thiên ý!"

Sau khi nhìn thấy hai hàng chữ bằng máu này, vẻ mặt Kê Trường Phù thay đổi, tiếp đó lại tay lấy ra phù lục nền vàng huyết văn, lấy huyết dịch của mình để kích hoạt, đọc vài câu, dán vào phần gáy...

Thủy tạ.

Bùi Lăng cau mày, tối hôm qua hắn sử dụng một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm xong, vẫn cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều ký ức.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ một buổi tối, lại không nhớ ra rốt cuộc đã quên cái gì.

"Phanh phanh phanh"

Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa, mưa to vẫn như trút nước, phu tử đã bị mưa xối đến ướt sũng, không nhúc nhích đứng ở cửa, ánh mắt nhìn trừng trừng vào hắn.

Bùi Lăng hành lễ: "Sơn trưởng."

Phu tử khàn giọng nói: "Sắp bắt đầu giảng bài rồi, đi theo ta"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Được"

Thế là, phu tử xoay người đi đến nơi ở của Kê Trường Phù...

Mạc thành.

Một chiếc thuyền hoa phá không mà tới, chậm rãi hạ xuống đất.

Đậu Đại đã sớm chờ ở đây lập tức tiến lên, chưa đi đến trước thuyền hoa đã thấy cửa khoang mở ra, Yến Minh Họa dẫn theo một đám đệ tử Tố Chân Thiên đi ra.

"Vến sư tỷ." Đậu Đại chắp tay chào: "Làm phiền sư tỷ."

Yến Minh Họa hoàn lễ nói: "Năm tông chính đạo như một nhà, Đậu sư đệ không cần khách sáo như thế"

Trò chuyện một chút, nàng liền nói: "Những sư muội này của ta gặp yêu nữ Ma tông, đều có thương tích trong người, không biết trong thành có thuận tiện sắp xếp không?"

Đậu Đại vội nói: "Đã sớm chuẩn bị xong chỗ ở, nhưng quá vội vàng chỉ sợ không đủ chu toàn, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin chư vị sư tỷ, sư muội rộng lòng tha thứ"

Nói xong lại gọi Mạc Di Thiên, phân phó hắn ta dẫn đám người Kiều Từ Quang đến ốc xá đã sớm chuẩn bị xong.

Đưa mắt nhìn các sư muội rời đi, lúc này Yến Minh Họa mới bắt đầu nói việc chính: "Nghe nói Phó sư huynh đã đến đây trước một bước nhưng bị kẻ địch mạnh ngăn lại?"

Đậu Đại gật đầu: "Không sai! Phó sư huynh đề phòng đại chiến tác động đến sinh linh Triệt Châu, đã dẫn tên yêu nhân ma đạo kia đến chiến trường khác, bây giờ đã không ở gần đây."

"Ta đã biết." Yến Minh Họa như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Nhưng không biết Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều gặp Kê Trường Phù như thế nào?"

Chương 1148: Quy tắc của trường tư thục (2)

Đậu Đại nói một tiếng "thật xấu hổ", sau đó mới giải thích: "Nói đến việc này đều tại ta, trước đó Tứ điện hạ hộ tống bách tính đến Mạc thành sắp xếp. Lúc đó nước sông ngoài thành khác thường, vì ta cần tọa trấn nơi đây không thể thoát thân, liền mời Tứ điện hạ giúp đỡ."

"Kết quả lúc Tứ điện hạ dẫn theo luyện đan sư đi xử lý nước sông lại gặp Kê Trường Phù, bị ép trốn vào một chỗ 'quỷ dị:

Nghe xong là "quỷ dị", vẻ mặt Yến Minh Họa lập tức nghiêm nghị:

"Là 'quỷ dị' trình độ gì?"

Tất cả "quỷ dị" trên thế gian này, dù nhiều hay ít đều có liên quan đến Phù Sinh cảnh một trong bốn nơi nguy hiểm.

Dù nàng là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, cũng không thể có chút qua loa nào.

Đậu Đại trầm giọng nói: "Chỗ 'quỷ dị' kia rất nguy hiểm, nếu không cũng không ngăn được Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù."

"Mặc dù Yến sư tỷ là Thiên Cơ Tố Chân Thiên nhưng chưa Hóa Thần, tiến vào trong cũng phải mạo hiểm rất nhiều"

"Vốn Phó sư huynh đã ra tay, tất nhiên có thể nhanh chóng cứu Tứ điện hạ còn có Đan sư kia ra."

"Nhưng hiện tại Ma môn ngăn cản Phó sư huynh, toàn bộ địa giới Cửu Nghi sơn đều rơi vào chiến hỏa, tu sĩ Hóa Thần trở lên đều tọa trấn vị trí then chốt ở các nơi, không thể kịp thời chạy đến..."

Yến Minh Họa vừa nghe vừa gật đầu, hiện tại không chỉ tu sĩ Hóa Thần trở lên của Cửu Nghi sơn cần tọa trấn nơi quan trọng, tu sĩ cấp cao của bốn tông còn lại bọn họ cũng có chức trách và nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Có thể điều người nhưng cần thời gian.

Ngược lại tứ đại Ma môn chưa từng yêu quý tính mệnh phàm nhân, chiến sự nổ ra, chỉ ước gì sinh linh đồ thán.

Ngoại trừ hang ổ của mình, gần như tất cả chiến lực đều tập trung vào đại chiến chính ma.

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa lập tức nói: "Mặc dù ta chưa Hóa Thần, nhưng thực lực đã không thua Hóa Thần bình thường của chín tông. Hiện tại cứu người quan trọng, mặc kệ 'quỷ dị' kia có bao nhiêu hung hiểm, dù sao vẫn phải đi thử một lần."

"Kính xin Đậu sư đệ nói cho ta biết, tình hình cụ thể của chỗ 'quỷ dị' kia như thế nào."

Thấy Thiên Cơ đồng ý nhận nhiệm vụ này, Đậu Đại thầm thở phào, đúng là chỗ "quỷ dị" này có nguy hiểm với thực lực của Thiên Cơ, nhưng chỉ cần biết tình huống cụ thể trong đó, muốn cứu người cũng không quá khó khăn.

Nếu không Cửu Nghi sơn thà rằng điều một vị trưởng lão tới, cũng không sắp xếp nhiệm vụ này vụ cho Thiên Cơ Tố Chân Thiên.

Thế là, Đậu Đại lập tức lấy ra một cái ngọc giản, nói: "Quy tắc, còn có toàn bộ tình huống của cọc 'quỷ dị' đều được ghi lại trong cái ngọc giản này."

Yến Minh Họa tiếp nhận ngọc giản xem xét ngay tại chỗ.

Sau một lát, nàng khẽ gật đầu, cọc "quỷ dị" này là một trường tư thục trông thì bình thường, bên trong có một vị sơn trưởng cùng một số học sinh.

Nếu người tiến vào trong là phàm nhân hoặc là tu sĩ tu vi thấp, sẽ bị cưỡng ép sắp xếp chơi đùa với học sinh.

Dù chơi trò chơi gì, kẻ xông vào đều sống không quá một ngày.

Nếu người tiến vào là tu vi Kết Đan trở lên, sẽ bị sơn trưởng coi như phu tử, sắp xếp đi giảng bài cho đám học sinh.

Ngày đầu tiên tùy tiện dạy cái gì đó nhưng không thể tiết lộ tên thật, nếu không sau khi tan học sẽ lập tức bỏ mình ngay tại chỗ.

Ngoại trừ cái đó ra, ở trong trưởng tư thục kia, dù sử dụng thuật pháp gì, sẽ vĩnh viễn mất đi môn thuật pháp kia. Hơn nữa, thuật pháp mất đi sẽ diễn hóa thành một học sinh mới, tên học sinh kia nhất định biết tên thật của ký chủ!

Đến ngày thứ hai, sơn trưởng sẽ đưa ra yêu cầu với tu sĩ tiến vào bên trong, nhất định phải giảng giải đại đạo chủ tu của mình trong chương trình học.

Một khi bắt đầu giảng bài, tu sĩ sẽ dần mất đi lực lượng của đại đạo kia.

Nếu là tu sĩ nắm giữ "Pháp": "Pháp" cũng sẽ suy yếu theo.

Đến ngày thứ ba, sơn trưởng sẽ yêu cầu tu sĩ giảng giải tất cả những điều có liên quan đến tu luyện còn sót lại, giống với ngày thứ hai, lúc bắt đầu giảng bài, tu sĩ sẽ mất đi tất cả lực lượng tu luyện được.

Sau đó, đến ngày thứ tư, sơn trưởng sẽ tiến hành kiểm tra đám học sinh.

Khi đó, chính là ngày chết của tu sĩ...

Nếu trong lúc này có thể diệt sát học sinh bên trong, có thể cướp lại lực lượng mất đi.

Thế nhưng, nhất định phải thông qua quy tắc trong trường tư thục để ra tay, ngoài ra dù dùng cách gì, đều không đối phó được học sinh bên trong.

Mà quy tắc này là chơi đùa với học sinh.

Thắng có thể tùy ý xử phạt học sinh trong khi đi học, thua thì chết!

Cuối cùng chính là cách rời khỏi trường tư thục quỷ dị này, tất cả chỉ có hai loại: Loại thứ nhất là đạt được một đầu "Pháp" trong trường tư thục quỷ dị, mượn dùng lực lượng "Pháp" kia là có thể nhẹ nhõm tìm được con đường rời đi.

Loại thứ hai là thông qua phần kiểm tra của đám học sinh vào ngày thứ tư, sau đó xin nghỉ với sơn trưởng.

Tìm "Pháp" trong "quỷ dị", từ trước đến nay luôn rất nguy hiểm.

Nhưng đây cũng là cách đối phó "quỷ dị" thông dụng nhất, có lợi nhất, một cách còn lại là dựa vào quy tắc của "quỷ dị"..

Xem hết tất cả nội dung trong ngọc giản, Yến Minh Họa lập tức cất ngọc giản, biết những tình huống này đã đủ để nàng đi cứu người.

Chương 1149: Việc nằm trong bổn phận của phu tử

Không thể nói tên thật, không thể sử dụng thuật pháp...

Biết hai quy tắc này, chỉ có thể sống sót ở trong "quỷ dị" kia ba ngày, muốn cứu người từ trong "quỷ dị" kia, ngoại trừ hai quy tắc này, nhất định phải có thực lực đủ cường đại.

Trước tiên tìm "Pháp", nếu có thể dùng lực lượng "Pháp" rời đi, tất nhiên là tốt nhất.

Nếu không tìm được "Pháp", vậy phải dùng cách sau!

Thiếu giáo chủ Kê Trường Phù đuổi giết Tứ điện hạ Thiên Sinh giáo, chắc chắn bây giờ cũng đã tiến vào "quỷ dị" kia, thực lực đối phương không kém, nhưng dưới tình huống không biết quy tắc, càng sử dụng thuật pháp, thực lực càng yếu.

Không!

Đối phương chỉ cần dùng thuật pháp một lần, sẽ hoàn toàn không có cơ hội.

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa lập tức nói: "Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát."

Đậu Đại chắp tay: "Đa tạ Yến sư tỷ."

Yến Minh Họa nhẹ gật đầu, bóng dáng hóa thành một mảnh mưa hoa bay lả tả, ngay sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trường tư thục Khê Ngọ.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, thỉnh thoảng giữa tầng mây ảm đạm lại có một vệt chớp tím lướt qua.

"Bộp: "bộp; "bộp'...

Phu tử đi ở phía trước, Bùi Lăng theo sát ở phía sau.

Hai người nhanh chóng đi đến trước nhà tranh bên hồ sen.

Phu tử tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong giây lát, cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt Kê Trường Phù.

Lúc này Kê Trường Phù đã thay sang một bộ trường bào màu trắng mới tinh, băng trán ở mi tâm cũng được lau đến sạch sẽ, thoạt nhìn sạch sẽ ung dung, không hề nhận ra vẻ thê thảm và chật vật trước đó.

Vừa thấy phu tử, Kê Trường Phù cúi người hành lễ, nói: "Sơn trưởng"

Phu tử nhìn trừng trừng vào hắn ta, giọng điệu đờ đẫn nói: "Canh giờ giảng bài sắp đến, đi theo ta."

Kê Trường Phù gật đầu: "Được."

Sau đó, ba người rời khỏi nhà tranh, đi về phía tỉnh xá cây liễu vờn quanh.

Phu tử đi ở đầu tiên, Bùi Lăng và Kê Trường Phù một trái một phải đi theo phía sau.

Sau khi đi ra một đoạn đường, Kê Trường Phù đột nhiên truyền âm hỏi: "Vương Cao phu tử, tối hôm qua ngươi qua thế nào?"

Bùi Lăng nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, hơi suy nghĩ, trả lời với ý thăm dò: "Một đêm không ngủ, luôn cảm giác mình quên mất chuyện quan trọng gì đó vẫn chưa làm...

Ngươi thì sao?"

Kê Trường Phù hơi híp mắt lại, nhanh chóng nhìn về phía phu tử đi đằng trước.

Thấy phu tử vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, hình như không phát hiện động tác của bọn họ, lúc này mới tiếp tục truyền âm nói: "Ta cũng cảm thấy mình quên đi cái gì đó không làm, đúng, hôm qua tình huống giảng bài của Vương Cao phu tử như thế nào?"

Bùi Lăng nói: "Hôm qua ta dạy thuật luyện đan, sau khi dốc lòng truyền thụ, đám học sinh yêu cầu ta thể hiện trước mặt mọi người một lần."

"Thế là ta lấy ra đan lô và dược liệu, khai lò luyện đan ngay tại chỗ."

"Ngay lúc ta rất chuyên tâm luyện chế đan dược, chẳng biết những học sinh kia đã trốn tiết từ lúc nào."

"Vì thế, lúc buổi tối sơn trưởng còn trách mắng ta một trận, đồng thời, nếu hôm nay lại có học sinh trốn học, sẽ tiến hành trừng trị ta.

"Kê phu tử, hôm qua tình huống giảng bài của ngươi như thế nào?"

Kê Trường Phù bình tĩnh nói: "Ta đã không nhớ rõ hôm qua truyền thụ cái gì, nhưng học sinh của ta chọc giận thiên ý, nhất định không có kết cục tốt."

"Hôm nay Vương Cao phu tử dự định truyền thụ cái gì?"

Bùi Lăng nói: "Hôm nay ta sẽ dạy đám học sinh một môn công pháp thải bổ."

Vừa nghe đến công pháp thải bổ, Kê Trường Phù hơi hoảng hốt, luôn cảm giác hình như mình rất quen thuộc với điều này...

Nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ được tất cả mọi thứ liên quan đến thải bổ.

Đúng lúc này, ba người đã đi đến trước tinh xá cây liễu vờn quanh.

Phu tử tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong cửa, Chung Quy Kính Y vừa trở lại chỗ ở đã nghe được tiếng gõ cửa, cúi đầu nhìn chữ bằng máu trong lòng bàn tay, hàng lông mày kẻ đen cau lại, nhưng suy nghĩ đảo quanh vẫn lập tức xoay người, mở cửa.

Chỉ thấy phu tử dẫn theo hai gã phu tử khác đứng ở cổng, ánh mắt nhìn trừng trừng vào nàng, chậm rãi nói: "Hoa phu tử, canh giờ đã đến, nên đi giảng bài cho đám học sinh"

Chung Quỳ Kính Y lấy lại bình tĩnh: "Vâng"

Trong giây lát, ba người đi theo sau lưng phu tử, đi đến phía trước học đường.

Cùng giống như hôm qua, một đoàn người đi đến trước cửa học đường chữ Bính, phu tử dừng chân chuyển sang Chung Quỳ Kính Y, trầm giọng nói: "Hoa phu tử, hôm nay ngươi nhất định phải dốc hết sở học cả đời, truyền thụ cho toàn bộ học sinh"

"Không được che giấu bất kỳ điều gì"

"Nếu không, là làm trái với sư đức."

"Trường tư thục không thể chấp nhận phu tử ích kỷ như thế, hiểu chưa?"

Chung Quỳ Kính Y nghe vậy hơi hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc đã vô thức cam đoan: "Sơn trưởng yên tâm, ta tuyệt đối không giữ lại chút nào."

Phu tử gật đầu: "Đi vào đi"

Đưa mắt nhìn Chung Quỳ Kính Y đi vào học đường chữ Bính, phu tử dẫn theo hai người còn lại đến học đường chữ Ất.

Đến trước cửa học đường chữ Ất, không đợi phu tử mở miệng, Kê Trường Phù đã chủ động nói: "Sơn trưởng yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ, dốc hết sở học cả đời ta, dạy bảo toàn bộ cho đám học sinh."

Chương 1150: Chuyện đương nhiên

"Chúng ta đã làm phu tử của người ta, tất nhiên phải truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi ngờ cho đám học sinh"

"Đây là việc thuộc bổn phận của phu tử"

Phu tử bình tĩnh nhìn hắn ta một lát, sau khi khẽ gật đầu nhìn hắn ta đi vào học đường chữ Ất, lúc này mới dẫn theo Bùi Lăng đi tới cửa học đường chữ Giáp trống rỗng.

Phu tử đứng ở cửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Lăng, lời nói thấm thía: "Vương phu tử, hôm nay ngươi nhất định phải truyền thụ [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] không bỏ sót chi tiết nào cho đám học sinh, nhất định phải cẩn thận dạy bảo, không giữ lại chút nào."

"Như thế mới là phong phạm nên có của phu tử."

Bùi Lăng gật đầu: "Sơn trưởng yên tâm."

Nói xong, hắn đi vào học đường chữ Giáp, bên trong không có một ai, yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng bước chân của hắn quanh quẩn.

Lúc Bùi Lăng đi đến bục giảng, một khắc trước trong học đường còn trống rỗng, lại có từng học sinh hiện lên ở chỗ ngồi.

Những học sinh này ăn mặc giống hệt với học sinh ban đầu ở học đường chữ Giáp, chỉ là vẻ mặt khác biệt rõ ràng. Hiện tại trong những học sinh này, một nửa ánh mắt vô hồn, một nửa đầy ác ý đều nhìn trừng trừng Bùi Lăng.

Bùi Lăng đánh giá đám học sinh bên dưới, toàn bộ đều là gương mặt lạ, chắc là phu tử điều học sinh tới từ học đường chữ Bính và học đường chữ Ất.

Xem ra học sinh ban đầu của học đường chữ Giáp đều đã thôi học.

Học đường chữ Bính.

Trong phòng ảm đạm, ánh mắt đám học sinh vô hồn, bầu không khí trầm thấp.

Chung Quỳ Kính Y đảo mắt một vòng, luôn cảm thấy hình như ít đi rất nhiều người.

Vào lúc này, tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên.

Nàng lập tức lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái nói: "Lên lớp."

Đám học sinh đờ đẫn nói: "Vâng, phu tử."

"Hôm nay sẽ giảng rất nhiều nội dung." Chung Quỳ Kính Y nhìn dáng vẻ của bọn họ hơi nhíu mày, nói: "Mọi người nhất định phải lắng tai nghe giảng"

Nói xong, nàng đang muốn bắt đầu bài giảng, chợt nhìn thấy chữ bằng máu trong lòng bàn tay của mình.

Nàng lập tức hơi nghi ngờ, quy tắc mất trí nhớ... Hình như nàng thật sự không nhớ rõ hôm qua mình nói cái gì?

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Trước đó, ta muốn kiểm tra chương trình học đã dạy các ngươi vào hôm nay một chút, xem hôm qua có nghe nghiêm túc chăm chú không."

Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn rất nhiều học sinh phía dưới, sau đó chỉ vào một học sinh hàng trước: "Ngươi đến nói thử xem, hôm qua phu tử nói cái gì?"

Tên học sinh kia bất đắc dĩ đứng lên, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Chung Quy Kính Y một lát, mới như vừa nghĩ ra, nói: "Hôm qua phu tử dạy chúng ta về thương đạo Chung Quỷ thị."

Thương đạo Chung Quỳ thị?

Chung Quỳ Kính Y không có chút ấn tượng nào, trong lòng nàng hơi trầm xuống, quả nhiên mình đã mất đi rất nhiều ký ức!

Thế là, nàng phân phó: "Nói lại những điều ta đã dạy hôm qua một lần"

Học sinh bình tĩnh nhìn nàng, không nói một câu nào.

Chung Quỷ Kính Y chờ giây lát, hàng lông mày kẻ đen cau lại, nàng nhất định phải biết rốt cuộc mình đã quên cái gì!

Nàng có trực giác rất mạnh mẽ, những ký ức lãng quên kia vô cùng quan trọng với mình!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y trầm giọng nói: "Không trả lời được thì đi ra ngoài đứng."

Tên học sinh kia không phản kháng, chất phác rời khỏi học đường, đứng ở ngoài cửa.

Ngay sau đó, Chung Quỳ Kính Y lại chỉ về phía một học sinh:

"Ngươi đến trả lời vấn đề này:"

Tên kia học sinh đứng lên, cũng ngơ ngác nhìn nàng, cũng không nói một lời.

Chung Quỳ Kính Y nói: "Ngươi cũng đi ra ngoài đứng, người tiếp theo, ngươi đến trả lời..."

Sau đó, từng người trong đám học sinh bị điểm tên, nhưng không ai trả lời vấn để Chung Quỳ Kính Y. Thế là, bọn họ đều bị Chung Quy Kính Y gọi từng người lên rồi phạt đứng.

Chẳng được bao lâu, toàn bộ học đường chữ Bính chỉ còn lại một mình Chung Quy Kính Y.

Hàng lông mày kẻ đen của nàng cau lại, thái độ học tập của những học sinh này rất có vấn đề, hôm qua không nghiêm túc nghe giảng, cả một học đường lại không có một người biết hôm qua nàng dạy cái gì.

Hiện tại không còn học sinh có thể trả lời vấn để của nàng, tạm thời không thể tìm về ký ức hôm qua đã bị mất...

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Vậy đi, hiện tại ta truyền thụ cho mọi người...

Nàng nói với học đường trống rỗng, không hiểu sao lại nói về chương trình học hôm nay...

Học đường chữ Ất.

Sau khi sắc trời chiếu vào, hình như bị cái gì đó hấp thụ hơn phân nửa, không có chút cảm giác sáng tỏ nào.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi róc rách, thêm chút thê lương.

Toàn bộ học đường ảm đạm âm u lạnh lẽo, ác ý quanh quẩn.

Kê Trường Phù đi đến bục giảng, liếc nhìn học sinh bên dưới.

Mặc dù hắn ta đã không nhớ ra được những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng lại có thể khẳng định, học sinh trong học đường chữ Ất ít hơn hôm qua rất nhiều.

Đương nhiên, đây không phải trọng điểm...

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù nhìn hai hàng chữ bằng máu trên cánh tay mình, sắc mặt hơi lạnh lẽo.

Ngoài cửa vang lên tiếng miếng sắt gõ vào nhau.

Hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói: "Lên lớp."

Ánh mắt đám học sinh tràn đầy oán độc, nhao nhao nhảy cẫng nói: "Vâng, phu tử."

Chương 1151: Truyền thụ công pháp (1)

Kê Trường Phù nói: "Hôm nay ta muốn giảng thiên ý!"

Nói xong, hắn ta lập tức chỉ vào một tên học sinh trong đó hỏi, "Ngươi đứng lên trả lời, thiên ý là cái gì?"

Tên học sinh kia cười đùa đứng lên, nói: "Phu tử chưa truyền thụ, sao học sinh biết được? Kính xin phu tử đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng truyền thụ để chúng ta hấp thu kiến thức."

Nghe vậy, Kê Trường Phù lập tức giận dữ, quát: "Cả thiên ý là cái gì cũng không biết, nên phạt!"

Nói xong hắn ta tâm niệm vừa động, lấy ra một thanh pháp bảo hình thước, ra lệnh học sinh kia đi lên nhận phạt.

Học sinh kia không phục, tức giận nói: "Hành động lần này của phu tử không có chút nguyên do nào! Không dạy mà phạt gọi là hành hạ, phu tử lấy nội dung chưa dạy bảo kiểm tra học sinh, học sinh không đáp lại được, chẳng lẽ không phải chuyện thường tình?"

"Đúng vậy, phu tử." Các học sinh khác rối rít hùa theo: "Phu tử làm như thế, thật sự quá đáng!"

"Phu tử giảng bài trước đi."

"Học sinh là học sinh, chúng ta còn tuổi nhỏ, vẫn đang trong lúc đi học, phu tử hung dữ như thế, chẳng lẽ không phải làm trái sư đức?"

"Hành động này của phu tử không có chút bảo vệ thương tiếc nào của phu tử với học sinh, không sợ sơn trưởng trách cứ sao?"

Mặc dù toàn bộ học đường đều là tiếng phản đối, tên học sinh kia vẫn lề mà lề mề đi lên bục giảng.

Thấy thế, trong lòng Kê Trường Phù vững vàng, hiện tại hắn ta không biết rốt cuộc quy tắc trong chỗ "quỷ dị" này là cái gì, vì vậy chỉ có thể thử từng chút một.

Hiện tại học sinh này không chịu bị phạt, nhưng lại không thể không đi lên, nói rõ vừa rồi hắn ta đã thăm dò được một trong những quy tắc của chỗ "quỷ dị" này.

Đã vậy, hắn ta có thể tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước!

Bởi vì cái gọi là phu tử dạy không nghiêm sẽ khiến học sinh biếng nhác, phu tử xử phạt học sinh vốn là chuyện đương nhiên!

Thế là, Kê Trường Phù phân phó: "Đưa tay ra."

Học sinh kia đầy ác ý nhìn chằm chằm hắn ta: "Phu tử, ngươi cũng đã biết, hôm nay ngươi hành động như vậy, toàn bộ chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng? Chuyện hôm nay, nhất định sẽ đáp trả gấp trăm ngàn lần"

"Huống hồ, chúng ta chắc chắn sẽ hung hăng tố cáo ngươi trước mặt sơn trưởng..."

Vừa nói như vậy, học sinh vừa đưa tay ra.

Kê Trường Phù không để ý đến hắn ta chút nào, lập tức giơ thước lên, khống chế sức mạnh, đột nhiên vỗ vào trong lòng bàn tay học sinh.

Ba!

"A!" Thước vừa rơi xuống, học sinh lập tức hét thảm một tiếng, trong lòng bàn tay hắn ta nhanh chóng xuất hiện một vòng vết đỏ, cùng lúc đó làn da nhanh chóng sưng lên.

Học sinh trừng mắt nhìn Kê Trường Phù, đau đớn kêu lên: "Kê Trưởng Phù! Ngươi bạo ngược như thế, căn bản không xứng là phu tử!"

"Trường tư thục Khê Ngọ không phải nơi để loại phu tử ngoại lai như ngươi có thể giương oai."

"Ngươi chờ xem, đêm nay, đêm nay... Chúng ta nhất định chơi đùa với ngươi thật tốt! Chơi! Trò chơi!"

Chỉ là lúc mở miệng uy hiếp, hắn ta vẫn không thu lại bàn tay đã đưa ra.

Kê Trường Phù cong khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười nhe răng, hắn ta không nói thêm gì nữa, lần thứ hai giơ thước lên, hung hăng vỗ xuống.

Răng rắc!

Lần này, trực tiếp đánh gãy toàn bộ cánh tay học sinh, cánh tay của hắn ta thể hiện ra một độ cong quỷ dị, xương trắng đứt gãy đâm xuyên cánh tay, máu tươi nhanh chóng tuôn ra.

"A a a!" Học sinh phát ra tiếng kêu càng thê lương hơn, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo vì đau khổ, lời cảnh cáo ban đầu cũng đổi thành nguyền rủa ác độc: "Kê Trường Phù! Chúng ta không tha cho ngươi! !!"

"Ngươi đáng chết... Ngươi đáng chết... Ngươi cũng dám đối xử với ta như thế...

"Chúng ta muốn lột da ngươi, rút gân ngươi, rút ra mỗi một cây xương cốt của ngươi, cầm huyết nhục của ngươi đi cho chó ăn, lấy hồn phách của ngươi luyện chế thành dầu thắp...

"Chúng ta muốn khoét mắt của ngươi, khoét tìm của ngươi, tìm huynh đệ tỷ muội của ngươi, phụ mẫu người yêu, tất cả những người yêu thương ngươi trên đời này đều không có kết cục tốt..."

"Chúng ta muốn băm ngươi thành thịt băm, vẩy tất cả lên trên con đường, để ngàn người giẫm, vạn người đạp...

Kê Trường Phù khẽ gật đầu, học sinh này mắng ghê gớm, từ đầu đến cuối vẫn không thu tay lại, mình còn có thể tiếp tục.

Thế là, hắn ta lại giơ thước lần thứ ba, như giơ một thanh thiết chùy nặng tựa vạn quân, vỗ thẳng lên đỉnh đầu tên học sinh này.

Âm! !

Học sinh không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị đập thành thịt nát, lại không có bất kỳ tiếng động gì.

Thấy tình cảnh này, toàn bộ học đường đều yên tĩnh.

Cùng lúc đó, một bộ phận ký ức liên quan tới song tu, thải bổ hiện lên trong đầu Kê Trường Phù.

Sắc mặt hắn ta trầm xuống, lập tức nhận ra vấn đề thật sự. Hôm qua mình đã truyền thụ thuật pháp song tu và thải bổ cho những học sinh này!

Hắn ta dạy dỗ cái gì, bản thân sẽ lãng quên cái đó!

Hôm nay sơn trưởng muốn bọn họ dốc lòng truyền thụ cho đám học sinh, hắn ta tuyệt đối không thể làm như thế.

Nếu không dù hắn ta có nội tình thâm hậu cỡ nào, tiếp theo kết quả tốt nhất là trở thành một phế nhân!

Đang nghĩ ngợi, vẻ mặt học sinh khác trong học đường lập tức trở nên vô cùng hung hăng tàn bạo.

Chương 1152: Truyền thụ công pháp (2)

Dường như bọn họ đã không kìm nén được ác quỷ dưới lớp da người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể xé rách da người, nhảy ra thôn phệ Kê Trường Phù gần như không còn.

Bọn họ oán độc nhìn Kê Trường Phù, cùng kêu lên thúc giục:

"Phu tử, nên lên lớp! Nên dạy đạo cho chúng ta!"

Vẻ mặt Kê Trường Phù bình tĩnh, lập tức chỉ vào học sinh thứ hai: "Ngươi đến nói một chút, thiên ý là vật gì?"

Học sinh kia lập tức nói: "Không biết"

Nghe vậy, Kê Trường Phù lại giận dữ: "Lẽ nào lại như vậy! Phu tử hỏi bài, tên tiểu nhi nhà ngươi lại lãnh đạm như thế, ngươi cũng nên phạt!"

"Đi lên!"

Nhưng lần này tên học sinh kia lại ngồi ngay ngắn bất động, không có ý đi lên bục giảng, chỉ là vẻ mặt quái dị nói: "Phu tử, ngươi đã trách phạt một người, hiện tại đến lượt phu tử giảng giải thiên ý cho chúng ta."

Các học sinh khác nhìn chằm chằm Kê Trường Phù, đều nở nụ cười đầy ác ý: "Hiện tại đến lượt phu tử giảng giải thiên ý cho chúng ta..."

"Đến lượt phu tử giảng bài..."

"Đến lượt phu tử...

Trong từng tiếng thúc giục, Kê Trường Phù lập tức rõ ràng, vừa rồi hắn ta phạt chết một học sinh, đây là cực hạn của quy tắc lần này.

Hiện tại, hắn ta không thể tiếp tục xử phạt những học sinh này...

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù đành phải nói: "Vẫn chưa nói xong chương trình học liên quan tới song tu và thải bổ của hôm qua"

"Hôm nay, ta muốn nói lại một lần."

Học đường chữ Giáp.

Trong học đường âm u lạnh lẽo, dường như mỗi một góc đều cất giấu vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến, liên tục phát ra tiếng động ồn ào.

Tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên, Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Lên lớp.

"Vâng..." Giọng đám học sinh yếu ớt đáp lại: "Phu tử"

Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay, ta muốn giảng phải tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] như thế nào.

"Hy vọng các ngươi nghiêm túc nghe giảng, đừng ngang bướng như những học sinh trước đó của học đường chữ Giáp, cô phụ thanh xuân"

"Muốn tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] đầu tiên phải trước tìm người biết [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1, lấy công pháp này tới tay.

"Sau đó, trước khi tu luyện phải chuẩn bị mấy món pháp y có thể công kích mình"

"Tiếp theo là phần quan trọng nhất! !!"

"Lúc bắt đầu tu luyện, nhất định phải kiểm tra pháp y có bị hư hỏng hay không!"

"Nếu không một khi xảy ra chuyện không may, sẽ trở nên rất rắc rối.

"Còn có, nhất định phải có lô đỉnh mới có thể tu luyện môn công pháp này."

"Vì vậy lúc tu luyện, nhất thiết phải chọn lựa lúc lô đỉnh đang ở bên cạnh để tu luyện. Nếu không, hậu quả sẽ không chịu nổi."

"Chỉ có làm được toàn bộ những điều mà ta nói, mới có thể tiến hành một lần tu luyện hoàn mỹ.

Sau khi nói xong, Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ, không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào bỏ sót, hắn đã không giữ lại chút nào dốc lòng truyền thụ những thứ liên quan tới tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển].

Thế là nhân tiện nói: "Đã nói xong bài học hôm nay. Các ngươi còn có chỗ nào không hiểu, có thể tùy tiện hỏi."

Trong học đường hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả học sinh đều dùng ánh mắt vô hồn nhìn qua Bùi Lăng.

Hôm nay Vương Cao phu tử giảng công pháp tu luyện... Vậy công pháp đâu?

Vậy đã kể xong rồi?

Chương trình học của các phu tử khác, lúc đầu cũng không chỉ có mấy câu như vậy!

Chỉ có điều, trong cảm ứng của đám học sinh, hình như Vương Cao phu tử thật sự đã kể xong tất cả những thứ liên quan tới (Ma Ha Sắc Diễn Quyển] mà hắn nắm giữ.

Đối với việc tu luyện và lĩnh ngộ [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], đối phương chỉ biết từng đó.

Sắc mặt đám học sinh bắt đầu vặn vẹo...

Chẳng mấy chốc, có một nửa học sinh hô lên: "Phu tử, chúng ta ngu dốt, phu tử nói phải tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] như thế nào, chúng ta lại không thể nào phỏng đoán, kính xin phu tử thể hiện trước mặt mọi người."

"Đúng vậy, phu tử, bởi vì cái gọi là tự thân dạy dỗ, phu tử chỉ nói bằng lời, sao có thể để chúng ta hiểu rõ? Kính xin phu tử tự mình thể hiện"

"Tự mình trải nghiệm như thế, mới có thể khắc sâu cảm ngộ.

"Truyền đạo thụ nghiệp giải thích là bổn phận của phu tử, bây giờ chúng ta nửa tỉnh vừa mê, sao phu tử có thể khoanh tay đứng nhìn?"

"Mời phu tử thể hiện!"

"Mời phu tử lập tức thể hiện!"

"Đúng, kính xin phu tử nhanh chóng thể hiện...

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Có thể. Nhưng hôm nay các ngươi không được phép trốn học. Trước khi ta kết thúc phần thể hiện, bất kỳ người nào cũng không được rời khỏi học đường"

Sơn trưởng đã đặc biệt nhấn mạnh, nếu hôm nay lại có người trốn học, hắn sẽ bị sơn trưởng xử phạt.

Vì vậy bây giờ quan trọng nhất là để những học sinh này ở lại trong học đường không được thiếu một ai.

Đám học sinh nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười ác độc, sau đó gật đầu: "Được. Chỉ cần phu tử thể hiện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] trước mặt mọi người, hôm nay chúng ta sẽ ở trong học đường, không đi đâu hết"

Bùi Lăng gật đầu, hắn trực tiếp quên đánh pháp lực vào cho pháp y, cũng quên xung quanh căn bản không có lô đỉnh của mình, nói ở trong lòng ngay tại chỗ: "Hệ thống, ta muốn tu luyện!

Một khóa uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] "

Chương 1153: Càng lún càng sâu

Rừng cây bên bờ sông.

Một bóng người hiện ra, Yến Minh Họa mặc váy ráng màu ào choàng trắng nhanh nhẹn rơi xuống đất.

Sau khi đánh giá xung quanh, xác nhận mình không đi sai, nàng nhanh chóng đi vào trong rừng, chẳng mấy chốc đã thấy trường tư thục Khê Ngọ.

Thu lại khí tức, Yến Minh Họa không lập tức đẩy cửa đi vào bên trong.

Lần này nàng tới là vì cứu người.

Muốn cứu được Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều và tên luyện đan sư kia, vừa phải đối phó "quỷ dị" trong trường tư thục này; hai là phải đối phó Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù.

Bởi vậy, nhất định phải chuẩn bị thật tốt!

Yến Minh Họa nhanh chóng lấy ra một xấp phù lục, những phù lục này màu sắc khác nhau, công dụng khác biệt.

Có một vài cái dùng để chống đỡ nguyền rủa, có một vài cái dùng để vững chắc thần hồn, có vài cái là tăng cường phòng ngự...

Tâm niệm vừa động, tất cả phù lục cũng bắt đầu lấp lóe ánh sáng nhạt, ngay sau đó những bùa chú này rối rít hóa thành từng đóa hoa màu trắng, chuyển động quay chung quanh người Yến Minh Họa, hòa vào trong cơ thể nàng từng chút một.

Chẳng mấy chốc, hai tay, hai chân, những nơi bị quần áo che đậy như vòng eo, sau lưng, trước ngực của nàng... Tất cả đều hiện đầy phù văn hoa cỏ quấn quanh.

Trong mắt nàng lưu chuyển tia sáng, mơ hồ như có một gốc cây hoa cao lớn nguy nga, tán cây xinh đẹp mà mênh mông, chầm chậm hiện ra một lát, cuối cùng hóa thành hai cái phù văn, yên lặng ẩn sâu trong đôi mắt.

Chuẩn bị xong những thứ này, lúc này Yến Minh Họa mới sửa sang lại áo bào, tiến lên mở cửa lớn.

Két két.

Cửa lớn bị đẩy ra, mùi mục nát ngột ngạt do bỏ hoang đã lâu đập vào mặt, nhưng trong tầm mắt lại là cảnh tươi tốt hoa nở rộ liễu xanh um.

Sự tương phản to lớn này có một loại quỷ dị không thể miêu tả, dường như trong cửa là cái miệng lớn của hung thú gì đó, yên tĩnh chờ đợi người đi đường vô tri.

Yến Minh Họa cất bước đi vào bên trong, vừa liếc nhìn con chó vàng bên dưới cửa thuỷ hoa, đột nhiên nhận ra tình huống không đúng.

Nàng cũng không làm gì hết, phù văn trên người lập tức bắt đầu thiêu đốt, hơn nữa tốc độ thiêu đốt thật nhanh!

Cửu Nghi sơn sẽ không để lọt mất tình báo quan trọng như thết Đây chắc chắn là "quỷ dị" trong trường tư thục đột nhiên xuất hiện một loại chuyển biến xấu nào đó!

Nhất định phải tăng thêm tốc độ, nhanh chóng cứu Tứ điện hạ và vị luyện đan sư kia ra!

Phanh.

Vào lúc này, cửa lớn sau lưng không gió mà bay, đột nhiên khép lại.

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại, vào lúc này một phu tử râu tóc hoa râm, thanh sam giặt đến trắng bệch cứng đờ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng.

Phu tử nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng: "Ngươi tên là gì?"

Nghe vậy, sắc mặt Yến Minh Họa nghiêm nghị nhìn lão giả này, chắc chắn đối phương là vị sơn trưởng trong trường tư thục.

Nàng lập tức nói: "Kê Trường Phù."

Ánh mắt phu tử nhìn về phía Yến Minh Họa, lập tức trở nên vô cùng quỷ dị.

Vẻ mặt Yến Minh Họa không hề thay đổi chút nào, nhưng lại cảm giác được tốc độ phù văn trên người thiêu đốt, đột nhiên tăng lên!

Một lát sau, phu tử yếu ớt nói: "Kê phu tử, bây giờ kiểm tra bài buổi sáng đã kết thúc, ngươi là phu tử học đường chữ Ất, vì sao còn quanh quẩn ở nơi đây? Nhanh chóng đến học đường giảng bài, hôm nay nhất định phải dốc hết sở học cả đời, truyền thụ toàn bộ cho đám học sinh"

"Là sư trưởng của người ta, nên dốc lòng truyền thụ cho học sinh"

"Không thể che giấu như hôm qua"

Yến Minh Họa nghe vậy trong lòng chắc chắn, lập tức nói: "Hiện tại ta sẽ đi ngay."

Nói xong, nàng nhanh chóng vượt qua phu tử, thoải mái đi tới cửa thuỷ hoa.

Sau khi vào cửa đi một đoạn đường, Yến Minh Họa thấy phu tử không đi cùng, không nhịn được khẽ gật đầu.

Kê Trường Phù thật sự đã vào trường tư thục này, hơn nữa đối phương không biết quy tắc, còn tiết lộ tên thật!

Hiện tại tên giả của nàng trùng hợp với Kê Trường Phù, lại thêm chuẩn bị chu toàn nên đã vòng qua quy tắc bị sơn trưởng cưỡng ép vào học đường làm phu tử.

Đương nhiên, cũng không lừa được quá lâu, nhưng đủ để nàng cứu người.

Lúc này nàng thấy phía trước có một tòa nhà ngói chia ra từng gian học đường. Thế là, Yến Minh Họa bước nhanh đến học đường thứ nhất.

Nàng đi đến cửa học đường chữ Bính, thấy một hàng học sinh đứng ở phía ngoài, từng người ánh mắt vô hồn, vẻ mặt ngây ngốc làm như không thấy nàng.

Học đường phía sau bọn họ ảm đạm, âm u lạnh lẽo như phần mộ.

Trên bục giảng, một nữ tu hoa y mỹ phục đang nghiêm túc giảng bài với học đường trống rỗng.

Dường như nàng căn bản không biết trong học đường đã không có học sinh, vẻ mặt, giọng điệu đều cực kỳ tập trung, dường như phía dưới không còn chỗ ngồi, đều đang nín thở tập trung nghe giảng.

Yến Minh Họa nhìn thấy Chung Quỳ Kính Y khẽ gật đầu, không sai, việc lần này cũng coi như thuận lợi, trước tiên cứu Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều, sau đó lại đi tìm vị luyện đan sư kia.

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa trực tiếp đi vào học đường chữ Bính.

Nàng vừa đi vào, cửa lập tức tự động đóng lại, tốc độ phù văn trên người nàng thiêu đốt đột nhiên tăng nhanh một mảng lớn!

Chương 1154: Trên bục giảng (1)

Yến Minh Họa hơi nhíu mày, nàng không phải phu tử của căn học đường này, cũng không phải học sinh trong đó, không thể ở lâu trong căn học đường này.

Lúc này, phát hiện có người đi vào, Chung Quỷ Kính Y lập tức nghiêng đầu nhìn qua nữ tử xa lạ trước mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt theo bản năng hỏi: "Kê Trường Phù phu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Kê Trường Phù... Đây là cái tên giả mà nàng vừa báo cho sơn trưởng quỷ dị!

Con ngươi Yến Minh Họa đột nhiên co rụt lại, tất cả phù văn trên người lập tức cháy hừng hực, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt gần như không còn!

Trong chớp mắt phù văn đốt sạch, Yến Minh Họa đột nhiên trở nên hoảng hốt, nàng... Hình như tới cứu người?

Nhưng muốn cứu ai?

Không đúng, mình là ai?

Học đường chữ Giáp.

Trong phòng âm u lạnh lẽo, rắn, côn trùng, chuột, kiến không ngừng rầm rĩ.

Một nửa đám học sinh đây ác ý, một nửa ánh mắt vô hồn đều nhìn trừng trừng vào Bùi Lăng trên bục giảng.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục tất cả ký ức mất đi trước đó, trong lòng hắn lập tức cảm thấy nặng nề, không được!

Không có ký ức, hắn và Chung Quỳ Kính Y đã càng lún càng sâu trong cọc "quỷ dị" này.

Tuy nói cho đến bây giờ, còn không nhìn ra cọc "quỷ dị" này có nguy hiểm gì, nhưng cứ tiếp tục như vậy, dù hắn hay Chung Quỳ Kính Y chắc chắn sẽ dần đắm chìm, đến cuối cùng sẽ như Lệ Yến Lăng trong Bồng Doanh quan, đã bỏ mình nhiều năm vẫn mờ mịt không biết...

Không, không đúng!

"Quỷ dị" này khiến hắn quên lãng tất cả sự đề phòng trước khi dùng hệ thống uỷ thác tu luyện!

Lần này hắn tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], không có một chút chuẩn bị nào.

Chút nữa hệ thống tặng miễn phí lô đỉnh, tất nhiên sẽ lựa chọn Tứ điện hạ hoàng triều Chung Quỳ Kính Y!

Làm sao bây giờ?

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, tiếng hệ thống lại vang lên:

"Leng keng! Kiểm tra ra 'Pháp' trong cơ thể ký chủ không được trọn vẹn, hệ thống sắp bắt đầu luyện hóa cho ngài..."

"Pháp" không trọn vẹn?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó không đợi hắn phản ứng, hệ thống đã thao túng thân thể hắn, trực tiếp mở ra túi trữ vật, lấy ra hơn phân nửa Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm luyện chế vào hôm qua, sau đó rót hết vào trong miệng.

Đan dược vào bụng, Bùi Lăng không cảm thấy thân thể hấp thu chút dược lực nào.

Hôm qua hắn đã dùng một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, loại đan dược này, chỉ có lần đầu tiên tu sĩ sử dụng mới có tác dụng.

Chỉ có điều, mặc dù không cảm nhận dược hiệu, lại có một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích, lưu chuyển quanh người hắn.

Sau đó bị hệ thống điều khiển: "Pháp" nằm sâu trong mệnh cách của hắn hơi nhúc nhích như chầm chậm duỗi ra tơ mỏng vô hình, quấn lấy loại sức mạnh huyền diệu này, tham lam mút vào...

Theo thời gian trôi qua, Bùi Lăng cảm giác được rõ ràng: "Pháp"

sâu trong mệnh cách đã cường đại hơn một đoạn.

Dường như từ một gốc mầm bình thường, lớn mạnh thành một cây giống càng sung mãn, sinh cơ bừng bừng.

Trong giây lát: "Pháp" của Bùi Lăng rút sạch cảm giác huyền diệu, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra đã hoàn thành luyện hóa 'Pháp; hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra cần lô đỉnh mới có thể tiếp tục tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh cửa ký chủ không ở khu phục vụ, hệ thống tặng miễn phí một lô đỉnh mới cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại bị hệ thống điều khiển, quay người đi ra bên ngoài học đường.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng không nhịn được căng thẳng.

Hắn ta có ấn tượng không tệ với Chung Quỳ Kính Y, đối phương là công chúa hoàng gia cao quý lại không có chút tính khí kiêu căng của kim chỉ ngọc diệp, chẳng những bình dị gần gũi, hơn nữa là người lòng dạ tốt bụng, tính cách ngay thẳng, nếu hệ thống điều khiển hắn cưỡng ép đi thải bổ Chung Quỳ Kính Y...

Chờ chút!

Hệ thống tặng miễn phí chưa chắc đã là Chung Quỳ Kính Y!

Lần trước trong "quỷ dị" Bồng Doanh quan, hệ thống tặng cho hắn bộ nữ thi Kế Sương Nhi.

Đúng vậy, hiện tại đối với hắn, hệ thống tặng miễn phí đưa còn tôi tệ hơn cả quỷ dị!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng chạy tới bên ngoài học đường chữ Giáp.

Lúc này mưa đang tuôn rơi, giữa không trung lôi đình cuồn cuộn, tử điện bay lượn, nhưng bên ngoài ba gian học đường Ất Bính Giáp có hành lang nối liền, không cần dính mưa cũng có thể đi lại.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đi ngang qua cửa học đường chữ Ất, chẳng mấy chốc đã đến ngoài cửa học đường chữ Bính.

Lúc này, ở cửa học đường chữ Bính đứng đầy học sinh.

Ánh mắt bọn họ trống rỗng, không có chút phản ứng nào với sự xuất hiện của Bùi Lăng.

Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát đi qua, một cước đạp cửa lớn.

Ẩm!

Cửa lớn bị đá ra, lộ ra học đường ảm đạm và hai tên nữ tu hoa phục.

Chương 1155: Trên bục giảng (2)

Một người trong đó xinh đẹp đáng yêu, đầu đội ngọc quan, hai bên rủ xuống tua cờ hơi rung nhẹ, đó là Chung Quỷ Kính Y; một người khác mày ngài uyển chuyển, cần cổ cao xinh đẹp, ung dung đẹp đẽ như bông hoa mới nở, xinh đẹp không gì sánh được... Trong lòng Bùi Lăng giật mình, đây là Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa!

Ngoại trừ hắn và Chung Quỳ Kính Y, còn có Kê Trường Phù, Thiên Cơ Tố Chân Thiên cũng tiến vào chỗ "quỷ dị" này?

Lúc này, phát hiện được tiếng động, Chung Quỳ Kính Y đang giảng bài với không khí lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thấy là Vương Cao phu tử, nàng không nhịn được cau hàng lông mày kẻ đen, hỏi: "Vương phu tử, tìm ta có chuyện gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng không trả lời một chữ nào, trực tiếp đi về phía Yến Minh Họa.

Phanh.

Cửa lớn sau lưng tự động đóng lại.

Chung Quỳ Kính Y kỳ quái nhìn Bùi Lăng, sau khi thấy vị Vương Cao phu tử này không phải tìm đến mình, cũng không còn quan tâm, tiếp tục nói về chương trình học: " [Hoàng Minh Thánh Lục], đây là một trong những công pháp căn bản của Chung Quỷ thị, uy năng cường đại..."

"Bộ công pháp kia yêu cầu không cao với tư chất, nhưng yêu cầu với tâm tính lại cực kỳ tỉ mỉ..."

"Lúc tu luyện cần phải chú ý...

"Cái gọi là quang minh to lớn..."

"Lời nói hay, cử chỉ đẹp, trong lòng có suy nghĩ hướng thiện..."

Ngay lúc Chung Quỳ Kính Y cao giọng giảng bài, Bùi Lăng đi đến trước mặt Yến Minh Họa, duỗi ra hai tay giữ hai vai nàng.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Thành công tặng lô đỉnh, tiếp tục tu luyện..."

Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, hệ thống đưa tặng Thiên Cơ Tố Chân Thiên? !

Lần này xong đời!

Tu vi của Thiên Cơ Tố Chân Thiên cao hơn hắn.

Hiện tại chỉ cần đối phương ra tay, hắn lại bị hệ thống uỷ thác sẽ không đánh trả, có thể nói chắc chắn phải chết.

Hôm nay chắc chắn phải dùng viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan kia của, còn có giọt Thiên Thương Lệ cuối cùng mà sư tôn Dược Dạ Thư cho ở nơi đây!

Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn là, sắc mặt Yến Minh Họa giãy giụa như đang chống cự cái gì đó, lại không hề chú ý tới hắn.

Tùy ý hắn bị hệ thống điều khiển cởi váy áo trên người, toàn bộ quá trình lại không có chút phản kháng nào!

Bùi Lăng cảm thấy không thích hợp, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai tay của hắn đã đặt Yến Minh Họa ở trên bàn học bên cạnh, sau đó từ phía sau...

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau chặt, phù văn trên người nàng đã cháy sạch, sự ăn mòn đến từ "quỷ dị" khiến trong nháy mắt nàng gần như quên lãng toàn bộ ký ức!

Nàng cố gắng nghĩ lại mình là ai, mục đích đến chỗ này... Cho đến khi quần áo trên người đã bị cởi ra toàn bộ, đều không có chút phát hiện nào.

Trong lúc ngơ ngác, nàng cảm thấy mình bị người kia đặt ở rên một cái bàn, nàng mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng sự biến mất của rất nhiều ký ức khiến nàng khó mà suy nghĩ sâu hơn.

Ngoại trừ cái đó ra, trước đây không lâu sơn trưởng bắt đầu không ngừng nói ở bên tai nàng...

"Nhanh chóng đến học đường giảng bài..."

"Nhất định phải dốc hết sở học cả đời, truyền thụ toàn bộ cho đám học sinh..."

"Là sư trưởng của người ta, nên dốc lòng truyền thụ cho học sinh..."

Còn chưa suy nghĩ hết, nàng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một cơn đau đớn như tê liệt, đầu ngón tay vô thức dùng sức nắm chặt cánh tay Bùi Lăng, ngón chân vô thức duỗi thẳng.

Bùi Lăng bắt đầu vận chuyển [Ma Ha Sắc Diễn Quyển].

" [Huyền Âm Sao}, là công pháp về âm thanh mà Chung Quỳ thị cất giữ ngàn năm" Trên bục giảng, Chung Quỳ Kính Y còn đang nghiêm túc giảng bài: "Bộ công pháp kia công chính bình thản..."

"Liên quan tới việc lựa chọn nhạc khí, trong đó đàn tiêu là hợp nhất..."

"Bộ công pháp kia và [Hoàng Minh Thánh Lục] có chỗ tương tự nhất định, đó là không yêu cầu quá cao với tư chất tu luyện"

"Chỉ là [Hoàng Minh Thánh Lục] coi trọng tâm tính, [Huyền Âm Sao] lại coi trọng cảm giác vui vẻ."

"Thiên phú trên âm luật trực tiếp quyết định tốc độ tiến cảnh và uy năng khi tu luyện bộ công pháp kia..."

Trong học đường âm u lạnh lẽo ảm đạm, phu tử trẻ đẹp về mặt nghiêm túc, tỉ mỉ dạy chương trình học.

Phía dưới, giữa đống bàn học gọn gàng, Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa quần áo rách rưới nằm trên một cái bàn học trong số đó, hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể ngọc ngà trắng trẻo dao động dữ dội.

Văn phong tứ bảo trên mặt bàn và đồ linh tinh trong ngăn bàn không ngừng lắc lư xô lệch, cuối cùng bất lực rơi xuống trong tiếng thở dốc dồn dập hỗn loạn.

Yến Minh Họa nâng cao trán để lộ ra cần cổ dài trắng như tuyết, như thiên nga bị bóp chặt hai cánh.

Nàng khép hờ đôi mắt sáng ngời, hàng mi cau lại, thỉnh thoảng đôi môi đỏ tươi như máu lại mở ra, phát ra tiếng kêu như đau khổ lại như vui sướng.

Lúc đầu nàng còn rất kiềm chế, nhưng thời gian dần trôi qua...

Yến Minh Họa như cởi bỏ một loại gông xiềng nào đó, tiếng kêu càng lúc càng lớn, nhắm mắt lại quên tất cả mọi thứ quanh mình, thỏa thích hưởng thụ sự phóng túng vào giờ khắc này...

Chung Quỳ Kính Y còn đang giảng bài: "Ngoại trừ [Huyền Âm Sao] còn có mấy bộ công pháp đều lấy âm luật làm dẫn, người không hiểu nhạc lý, cho dù thiên phú tu luyện cực cao cũng không thể nhập môn."

Chương 1156: Tùy ý rong ruổi

"Trong đó có một bộ công pháp, coi trọng là...

"Ngoài ra, còn cần dùng đến mấy loại thiên tài địa bảo làm vật phụ trợ lúc tu luyện, cụ thể như sau..."

Lúc nàng giảng giải nhìn qua hai người tuỳ tiện triền miên ngay trong học đường, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lát, thoạt nhìn hai người Vương Cao phu tử và Kê Trường Phù phu tử đều thích thú, hình như loại việc ngươi tình ta nguyện này cũng không có vấn đề gì?

Nghĩ đến hôm nay mình nhất định phải hoàn thành chương trình học mà sơn trưởng yêu cầu, Chung Quy Kính Y lập tức không để ý hai người nữa, tiếp tục giảng bài: "Chung Quỳ thị coi trọng kỹ nghệ, ngoại trừ đại điển luận đan, chào đón Đan sư trong thiên hạ, còn lấy đãi ngộ phong phú thuê rất nhiều đại sư rèn đúc, ở lại trong nước lâu dài"

"Trong số đại sư rèn đúc, Trùng Trị đại sư nổi tiếng nhất."

"Hắn có cách đúc khí đặc biệt...

"Ta từng nghe bọn họ giảng bài mấy ngày, học được một chút thủ pháp độc môn..."

"Trong đó liên quan tới công nghệ đặc thù nào đó, có cách làm khác nhau lại giống nhau đến kỳ diệu với 'thuật Dung Linh' của Ma môn, chỉ là tuyệt đối không tàn nhẫn như Ma môn..."

"Yếu quyết môn thủ pháp này là..."

Két két, két két...

Cái bàn phát ra tiếng vang không chịu nổi.

Yến Minh Họa thở dốc dữ dội, uyển chuyển than nhẹ.

Thế là...

Trong học đường trống không âm u lạnh lẽo, Chung Quỳ Kính Y váy áo hoa lệ đứng trên bục giảng, về mặt nghiêm túc, thái độ nghiêm túc giảng bài.

Hai người dưới bục giảng quần áo không ngay ngắn, trâm tóc hỗn loạn, không coi ai ra gì kịch liệt triền miên.

Tiếng động càng lúc càng lớn...

Trong trưởng tư thục Khê Ngọ, mưa to rơi xuống rào rào.

Rửa sạch ban công hoa cỏ, lộ ra màu sắc tươi đẹp.

Thỉnh thoảng một đạo kinh lôi lướt qua, lúc nổ vang còn chiếu sáng toàn bộ đình viện.

Vẻ mặt đám học sinh bị phạt đứng bên ngoài học đường chữ Bính chất phác, ánh mắt vô hồn nhìn qua màn mưa ngoài hành lang.

Học đường chữ Ất.

"„. Đây là thuật pháp thải bổ trong song tu." Trong phòng u ám rối loạn, Kê Trường Phù kể xong toàn bộ thuật thải bổ trong phương pháp song tu vừa đoạt lại, chợt tuyên bố: "chương trình học hôm nay đã kết thúc."

"Các ngươi ôn tập thật tốt."

Đám học sinh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn trừng trừng lấy Kê Trường Phù.

Sau một lát, nhận ra Kê Trường Phù không có ý tiếp tục giảng bài, khuôn mặt đầy ác ý của đám học sinh dần vặn vẹo...

Mặc dù Kê Trường Phù phu tử thật sự đã truyền thụ, giảng giải toàn bộ cách thải bổ liên quan tới thuật song tu cho bọn họ, nhưng sơn trưởng yêu cầu dốc lòng truyền thụ không giữ lại chút nào đâu?

Những công pháp, thần thông, kỹ nghệ, tâm đắc khác của hắn ta đâu? ?

"Phu tử." Lập tức có học sinh đứng lên, cao giọng nói: "Chúng ta tư chất quê mùa, chúng ta không thể lĩnh hội lời nói của phu tử, kính xin phu tử thể hiện một lần để chúng ta có thu hoạch"

Kê Trường Phù cau mày, sau khi hắn ta giảng xong chương trình học đã hoàn toàn quên hôm nay giảng cái gì, vậy thì phải thể hiện thế nào?

Thấy hắn ta im lặng không nói gì, ác ý trong mắt đám học sinh càng tăng lên, lập tức nói: "Phu tử đã không muốn thể hiện cho bọn ta xem, vậy bọn ta thể hiện cho phu tử xem, mời phu tử chỉ ra chỗ sai!"

"Đúng!"

"Không sai!"

"Kính xin phu tử chỉ giáo!"

"Phu tử truyền thụ việc học, đương nhiên..."

Nhìn đám học sinh phía dưới rối rít cởi áo nới dây lưng, Kê Trường Phù cau mày, những học sinh này chọc giận thiên ý, hắn ta nhất định phải tìm lý do giết thêm mấy người mới được!

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù trầm giọng quát: "Hiện tại, ta muốn đặt câu hỏi từ tiết học vừa rồi, người không trả lời được sẽ bị phạt"

Học đường chữ Giáp.

Trong ốc xá ảm đạm, rắn, côn trùng, chuột, kiến phát ra tiếng xột xoạt quấy phá.

Đám học sinh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, còn đang chờ Vương Cao phu tử thể hiện, kết quả phu tử trực tiếp rời khỏi học đường!

Hai mặt nhìn nhau một lát, vẻ mặt đám học sinh dần dữ tợn...

"Lẽ nào lại như vậy! Lẽ nào lại như vậy! Rõ ràng Vương phu tử này đồng ý dốc lòng truyền thụ cho chúng ta, lại lấy cớ thể hiện để đi thẳng một mạch, căn bản không đặt việc học của học sinh ở trong lòng, căn bản không xứng làm phu tử!" Một học sinh trong mắt đầy ác ý, tức giận gạt tất cả đồ dùng trên mặt bàn xuống, vỗ bàn gào thét.

"Lên lớp! Lên lớp! Lại là lên lớp! !!" Cách đó không xa, một học sinh ánh mắt vô hồn cũng nghiến răng nghiến lợi, nện bàn gầm thét: "Độ tuổi tốt đẹp như vậy, lại bị nhốt trong học đường nho nhỏ này, phí hoài thanh xuân, những phu tử này tuổi tác đã cao, không thế thấy chúng ta còn tuổi nhỏ thanh xuân, thật sự đáng chết!"

"Thân là phu tử, truyền đạo thụ nghiệp giải đáp nghi ngờ là việc thuộc bổn phận, mệt cho Vương Cao phu tử còn làm phu tử của người ta, đáng chết! Hắn đáng chết! !"

"Ai bảo chúng ta lên lớp, người đó là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta! Vương Cao, đáng chết, hắn đáng chết!"

"Bởi vì cái gọi là, trẻ trung không cố gắng, đến già sẽ đau lòng, bây giờ là lúc chúng ta cầu học, Vương Cao phu tử trêu đùa chúng ta như thế, chẳng những đang đùa giỡn tấm lòng dốc lòng cầu học của chúng ta, còn làm trễ nải cơ hội hấp thu kiến thức của chúng ta... Hắn nên bị chém thành muôn mảnh!"

Chương 1157: Thu dọn tàn cuộc (1)

"Tất cả phu tử trong thiên hạ đều đáng chết! !! Nếu phu tử đều chết sạch, sao chúng ta còn bị giam ở chỗ này học bài? Vương Cao, hắn nên bị rút gân lột da, rút hồn luyện phách, tra tấn ba ngàn năm!"

Liên tiếp những tiếng phàn nàn, chửi mắng, đám học sinh rối rít lấy ra giấy trắng và cái kéo, sau khi nhanh chóng cắt ra tiểu nhân, viết lên hai chữ "Vương Cao", bắt đầu điên cuồng đâm tiểu nhân...

Học đường chữ Bính.

Âm u lạnh lẽo, lờ mờ.

Chung Quy Kính Y đứng trên bục giảng, còn đang không ngừng giảng giải: "Ngoại trừ luyện đan và đúc khí, còn có chế phù"

"Chung Quỳ thị có thuật pháp chế phù độc môn, không cần dùng đến sinh linh như Ma môn, nhất là vạn linh trưởng, da Nhân tộc, đã có thể tạo ra tác dụng và uy năng tương tự"

"Mặc dù hành động này hao phí cực lớn, chi phí cao, nhưng có thể đề phòng làm ra việc không có tính người, chung quy vẫn là chuyện tốt."

"Phối phương của loại lá bùa này là..."

"Trong đó hiếm thấy nhất, khó khăn lấy được nhất là..."

"Lúc tìm kiếm loại tài liệu này, nhất định phải chú ý có năm điểm..."

Trên cái bàn phía dưới, bàn học không chịu nổi vẫn đang tiếp tục vang động.

Theo từng món đồ dùng rơi xuống đất, hai tay Yến Minh Họa chống đỡ ở trên bàn, không ngừng thở dốc.

Vẻ giãy giụa và mờ mịt trong mắt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là mê ly, vui thích, đắm chìm... Cùng một tia tỉnh táo khó mà phát hiện.

Nàng nhớ lại thân phận của mình rồi!

Nàng là Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời, Yến Minh Họa!

"Quỷ dị" trong trường tư thục này, ngay cả nàng cũng có thể trúng chiêu, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì đó mà Cửu Nghi sơn không phát hiện!

Vào lúc này, một trận va chạm mãnh liệt truyền đến, nàng vô thức phát ra một tiếng than nhẹ quyến rũ, đột nhiên quay đầu nhìn nam tử sau lưng, đối phương đeo một cái mặt nạ kiểu dáng Yêu Lang, đang không chút kiêng dè thải bổ nàng!

Người này thật sự gan to bằng trời!

Không chỉ làm nhục nàng thành dáng vẻ này, hơn nữa còn tiến hành trong sự quan sát của Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều Chung Quỷ Kính Y!

Thậm chí cho đến bây giờ, nàng cũng không biết người kia là ai!

Hiện tại, nàng không thể sử dụng thuật pháp, nhưng chỉ cần nhắm thẳng vào điểm yếu của người này, toàn lực đánh một chưởng, nhất định có thể diệt sát hắn ngay tại chỗ!

Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng cách thải bổ bá đạo như vậy, người này chắc chắn là con cháu Ma môn.

Nàng sẽ không giết nhầm người!

Nàng nhất định phải giết đối phương!

Vừa nghĩ như vậy, Yến Minh Họa vừa phát ra từng tiếng thở dốc mê người, hơn nữa tiếng kêu to cũng càng lúc càng lớn.

Sự vui thích mạnh mẽ, kích thích nhục thể, cùng rất nhiều cảm giác cấm kỵ trên tinh thần không ngừng đánh thẳng vào tâm thần Yến Minh Họa.

Cuối cùng, nàng trở tay ôm lấy cổ Bùi Lăng, mặc cho đối phương tùy ý rong ruổi ở trên người nàng...

Học đường chữ Bính, cái bàn viên gạch đều cũ kỹ, màu sắc ảm đạm.

Bùi Lăng nhìn qua Yến Minh Họa bị mình tuỳ tiện đối xử trước mặt, khuôn mặt nàng xinh đẹp, trong học đường u ám hỗn loạn như yêu tinh đi ra từ bức tranh cổ lâu năm, trong dáng vẻ cao quý lộ ra sự hoang dã và quyến rũ.

Lúc đầu trong lòng hắn rất ngạc nhiên, thật sự khó có thể tin sẽ tiến hành đến bước này.

Nhưng theo tu luyện sâu hơn, tu vi dần tăng lên, cùng lúc đó khoái cảm như thủy triều lao tới, hắn dần đắm chìm trong đó.

Pháp lực vận chuyển từng vòng, mỗi một lần vận chuyển lại càng tinh khiết, hoạt bát, hùng hậu hơn.

Sau khi đi qua Vạn Tộc Huyết Thê, chính vị Thánh Tử, tu vi của Bùi Lăng đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, sau lần thứ hai thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến, tu vi đã tiến thêm một bước dài trên cơ sở ban đầu. Lại thêm việc tu luyện trong khoảng thời gian này, đã tới biên giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong.

Lúc này thải bổ Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa, đối phương có căn cơ vô cùng vững chắc, nội tình thâm hậu, lại là tấm thân xử nữ, lực lượng do [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cướp giật, chuyển hóa tới khiến tu vi của Bùi Lăng lại tăng lên nhanh chóng.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng cảm thấy pháp lực quanh người lưu chuyển như nước thủy triều, trong lúc ầm vang như đánh nát bình chướng gì đó, tu vi của hắn, lực lượng của hắn, khí tức của hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn.

Trong chớp mắt, hắn cảm giác được, từ nơi sâu xa ở sâu trong mệnh cách có một luồng lực lượng, chớp mắt phóng lên tận trời.

Dường như mầm non lập tức xông phá bùn cát cách trở, duỗi ra một chồi non từ lòng đất, lần đầu tiên trong đời tận mắt thấy phong cảnh trên mặt đất; lại như côn trùng gặm rách lớp kén dày, lôi ra cái cánh màu sắc lộng lẫy, lấy thị giác khác biệt đánh giá thiên địa ban đầu.

Vốn "Pháp" chỉ như một cây giống, trong nháy mắt này nhanh chóng tăng vọt, thuế biến.

Nguyên Anh hậu kỳ!

Ngay lúc này, Yến Minh Họa khó mà kiềm chế phát ra một tiếng kêu quyến rũ.

Tiếng động kịch liệt trong học đường đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng giảng bài của Chung Quy Kính Y.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Chương 1158: Thu dọn tàn cuộc (2)

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra gần đó chỉ có một đạo lữ mới phù hợp điều kiện, bây giờ hệ thống sẽ tặng cho ngài..."

Bùi Lăng vừa tỉnh táo lại từ việc tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], đang muốn trải nghiệm tu vi đột phá thực lực biến hóa, lại nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, hắn lập tức ngạc nhiên, tiếp theo trong đầu chỉ còn lại một chữ: Đệt!

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển buông Yến Minh Họa ra, mặc cho nàng vô lực nằm ở trên bàn học, mình thì nhanh chóng quay người, trực tiếp đi về phía Chung Quỳ Kính Y trên bục giảng.

Vẻ mặt Chung Quy Kính Y bình tĩnh, còn đang nghiêm túc giảng giải: "Sở dĩ Điều Lệ Sâm có giá cao chót vót, quan trọng nhất nó rất khó trồng, phần lớn chỉ có thể thu hoạch từ dã ngoại. Đương nhiên, khó trồng được cũng có ý nghĩa đặc biệt, Lưu Lam hoàng triều có vài dược trang nắm giữ truyền thừa đặc biệt, có thể tự trồng..."

"Phương pháp cụ thể là..."

"Ngoài ra, còn có mấy loại dược liệu có yêu cầu hà khắc, bọn chúng... A... Vương phu tử, ngươi làm cái gì?"

Lúc này, Bùi Lăng nhanh chân đi đến trước mặt nàng, bị hệ thống điều khiển, một tay ôm Chung Quỳ Kính Y vào trong ngực!

Vừa thải bổ Thiên Cơ Tố Chân Thiên xong, lại ra tay với công chúa Lưu Lam hoàng triều?

Hơn nữa, còn ngay trước mặt hai người này!

Trong chốc lát, trong đầu Bùi Lăng trống rỗng.

"Leng keng! Tặng đạo lữ thành công, đã hoàn thành lần đưa tặng này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn lập tức khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y bị mình cưỡng ép ôm ở trong ngực, đã thấy đối phương đang khó chịu nhìn mình chằm chằm.

"Vương phu tử, ta còn chưa giảng bài xong, ngươi đừng..." Không đợi Chung Quỳ Kính Y nói hết lời, Bùi Lăng vội vàng buông tay ra, vừa nhanh chóng mặc quần áo tử tế vừa nhanh chóng suy nghĩ.

Đúng vậy, mỗi lần hắn đột phá cảnh giới, hệ thống sẽ tặng đạo lữ miễn phí.

Nhưng đây chỉ là đưa tặng, cũng không phải song tu với đạo lữ!

Nói đúng ra, trong sự phán định của hệ thống, đạo lữ là một loại trong tài nguyên tu luyện, cũng như lần đầu tiên hắn song tu với Lệ sư tỷ cho năm sao khen ngợi, hệ thống tặng miễn phí một viên Dưỡng Nguyên Đan cho hắn.

Chỉ cần hắn lấy Dưỡng Nguyên Đan vào trong tay, đã coi như đưa tặng thành công!

Về phần tiếp theo, hắn tự sử dụng hay trả lại, hoặc tạm thời thu nhận đều không ảnh hưởng đến việc hệ thống phán định "đưa tặng thành công".

Bởi vì hiện tại Bùi Lăng cũng không lựa chọn bất kỳ công pháp gì, cho nên dưới loại tình huống này hệ thống cũng chỉ đưa tặng, sẽ không sử dụng "tài nguyên" đưa tặng này.

Nhận ra được điều này, Bùi Lăng thầm thở phào, sớm biết vậy, trước kia hắn còn cẩn thận từng li từng tí như vậy làm gì?

Nghĩ đến đây, hắn thuận tay cho hệ thống đánh giá kém một Sao...

Lúc này, thấy Vương Cao phu tử không làm phiền mình nữa, Chung Quỳ Kính Y lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng ký ức của nàng bị thiếu sót quá mức nghiêm trọng, bởi vậy chỉ dừng lại một lát đã tiếp tục bắt đầu giảng bài: "Ngoại trừ dùng các loại cỏ để luyện đan, còn có một vài thuật nguyền rủa ma đạo..."

"Nguyền rủa ma đạo thường dùng huyết nhục hồn phách, hữu thương thiên hòa..."

"Liên quan tới nguyền rủa..."

Bùi Lăng mặc quần áo, phát hiện tới bây giờ mình vẫn chưa mất trí nhớ, trong lòng không nhịn được thấy yên tâm.

Đây cũng là vì vừa rồi hệ thống luyện hóa một đầu "Pháp" cho hắn!

Lần trước trong "quỷ dị" Bồng Doanh quan, sau khi hắn đạt được một đầu "Pháp" mới có thể khôi phục ký ức. Hiện tại hắn lại luyện hóa một đầu "Pháp" trong "quỷ dị" trường tư thục, hai cái đều có liên quan đến lãng quên, đây cũng là lý do mà hắn có thể tỉnh táo.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn Chung Quỳ Kính Y còn đang giảng bài, lại nhìn Yến Minh Họa nằm sấp trên bàn, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn mình.

Hiển nhiên Thiên Cơ còn đang ngơ ngác, ánh mắt hơi mơ hồ, gần như nhìn chằm chằm Bùi Lăng theo bản năng. Thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng không khỏi nóng lên, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại.

Hiện tại đang ở trong "Quỷ dị", dù Yến Minh Họa hay Chung Quỳ Kính Y, rõ ràng đã trúng chiêu cực sâu, nhất định phải nghĩ cách cứu hai người này!

Bùi Lăng lập tức bước nhanh đến bên cạnh Yến Minh Họa, đỡ nàng từ trên bàn lên.

Yến Minh Họa không rên một tiếng, thuận thế nghiêng người dựa vào lồng ngực của hắn, không có bất kỳ giãy giụa kháng cự gì.

Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, mở ra túi trữ vật của nàng, tùy tiện lấy ra một bộ quần áo từ đó, nhanh chóng thay sang cho Yến Minh Họa.

Sau đó, hắn nhìn váy áo bị xé nát xung quanh, vốn định lấy ra Nam Kha Mộng Hỏa để thiêu huỷ nó, nhưng nghĩ tới không thể sử dụng thuật pháp trong trường tư thục, tâm niệm vừa động, thu tất cả quần áo rách nát vào trong một cái túi trữ vật.

Cho đến khi bên trong học đường đã không có bất cứ dấu vết gì, lúc này Bùi Lăng mới truyền âm nói: "Yến... Đạo hữu, xin lỗi, vừa rồi tại hạ..."

Chương 1159: Các ngươi muốn đi đâu?

"Ngươi là vị luyện đan sư kia?" Yến Minh Họa hơi thở mong manh hỏi, vẻ mê ly trong mắt dần nhạt đi, ngược lại hóa thành sạch sẽ trong vắt.

Bùi Lăng khẽ giật mình, lập tức trả lời: "Không sai, ta là Vương Cao. Thật ra vừa rồi ta bị 'quỷ dị' trong trường tư thục này mê hoặc..."

Vương Cao...

Hạng nhất đại điển luận đan lần này của Lưu Lam hoàng triều!

Yến Minh Họa nhanh chóng nghĩ đến thân phận của đối phương, đây là tán tu luyện đan sư, nghe đồn tạo nghệ trên đan đạo của đối phương có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm, ban đầu luyện đan ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", trong thời gian cực ngắn đã phá giải hai đề kiểm tra do Đan Tổ để lại...

Nếu không phải ma đầu Vô Thủy sơn trang tiến đánh "Tiểu Tự Tại Thiên", dẫn đến vòng kiểm tra cuối cùng của đại điển luận đan kết thúc sớm, không biết người này sẽ đi đến một bước nào. Hơn nữa, bên Lưu Lam hoàng triều đánh giá về Vương Cao này, mặc dù người này xuất thân từ Vạn Hủy hải tốt xấu lẫn lộn, nhưng lòng dạ tốt bụng, thương yêu nhỏ yếu, làm việc cực kỳ chính phái...

Lần này tứ tông ma đạo tiến đánh Cửu Nghi sơn, người này đến ở Mạc thành giúp đỡ luyện chế Ích Tà Đan, hiển nhiên cũng đã chứng minh điểm này.

Hiện tại "quỷ dị" còn đang chuyển biến xấu, hơn nữa Vương Cao này không phải ma tu, còn là nửa đồng minh, đây cũng không phải lúc so đo việc vừa rồi với đối phương, phải nhanh chóng rời đi mới được!

Nghĩ đến đây, Yến Minh Họa nhanh chóng truyền âm nói: "Ngươi chỉ cần trả lời là vị luyện đan sư kia là được, không cần để lộ tên thật.

"Thế nhưng, nếu hiện tại đã nói ra, vậy phải nhân lúc trước khi tan học, nhanh chóng rời khỏi trường tư thục này."

"Trên người ngươi có 'Pháp' trong 'quỷ dị' này, hiện tại ta tiếp xúc với ngươi, có thể dần khôi phục một chút ký ức"

"Hiện tại, ngươi dẫn theo Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều, chúng ta cùng rời đi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Được!"

Ngay sau đó, hắn ôm Yến Minh Họa còn hơi yếu ớt đi về phía Chung Quy Kính Y.

Chung Quỳ Kính Y còn đang bày tỏ sự hiểu biết của mình với môn thần thông nào đó: "Nó có yêu cầu cực cao với tư chất và tâm tính, bước đầu tiên tu luyện là...

Đúng vào lúc này, Bùi Lăng tiến lên, một phát bắt được cổ tay nàng, truyền âm nói: "Tứ điện hạ, đi theo ta"

Chung Quỷ Kính Y nghi ngờ nhìn Bùi Lăng, hỏi: "Vương phu tử, sao thế?"

Thấy Chung Quỳ Kính Y không có xu thế khôi phục ký ức, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, nhưng lúc này Yến Minh Họa lại ra tay, trực tiếp vỗ một tay vào gáy Chung Quỳ Kính Y.

Chung Quỳ Kính Y lập tức ngất đi.

Yến Minh Họa nói ngắn gọn: "Đưa nàng theo! Chỉ cần rời khỏi trường tư thục, cũng không cần giải thích gì hết."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức một tay khiêng Chung Quỳ Kính Y trên vai, sau đó dẫn theo hai nữ nhân rời khỏi học đường chữ Bính.

Bên ngoài học đường, những đám học sinh bị phạt kia vẫn còn tiếp tục đứng đấy, vừa rồi bọn họ không có bất kỳ phản ứng gì với việc Bùi Lăng và Yến Minh Họa ra vào, dường như không thấy được.

Nhưng vừa thấy Chung Quỳ Kính Y bị hai người mang ra ngoài, ánh mắt trống rỗng lập tức đồng loạt nhìn về phía ba người.

Học đường chữ Ất.

Trong phòng hỗn loạn, bầu không khí trầm thấp.

"Ba."

Pháp bảo hình chiếc thước nặng nề rơi xuống, học sinh trước mặt không có chút sức phản kháng nào, bị đập thành một bãi thịt nát, máu bắn tung toé.

Vẻ mặt Kê Trường Phù bình tĩnh, hơi nghiêng đầu tránh một hàng máu đen bắn tung tóe về phía hai gò má của mình, đây là học sinh thứ hai bị hắn ta lấy lý do lên lớp không nghiêm túc để đánh chết.

Trong chớp mắt học sinh chết thảm, hắn ta lại khôi phục một phần ký ức thuật thải bổ với phương pháp song tu.

Ánh mắt đám học sinh nhìn Kê Trường Phù đã hận ý ngập trời, gần như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, để thôn phệ!

Trong học đường yên lặng một khoảng ngắn ngủi, có một tên học sinh thâm trầm mở miệng: "Phu tử đã trách phạt một người, hiện tại nên thể hiện cho chúng ta xem!"

"Không sai, phu tử đừng từ chối nữa, ngươi là phu tử, thụ nghiệp giải đáp nghi ngờ là chuyện đương nhiên."

"Nếu phu tử lại không thể hiện, vậy chúng ta thể hiện cho phu tử xem...

"Kéo dài cũng không có ích lợi gì, đừng lãng phí thời gian của chúng ta..."

Kê Trường Phù nghe bọn họ đầy oán độc thúc giục, không hề rung động chút nào nói: "Ta còn chưa giảng xong chương trình học vừa rồi, ta còn muốn nói tiếp."

"Tất cả các ngươi câm miệng, đừng làm phiền ta giảng bài."

"Phu tử thật sự giấu giếm riêng!" Đám học sinh trừng mắt nhìn hắn ta, nghiến răng vang lên lách cách: "Nhanh giảng! Nhanh giảng!"

Kê Trường Phù lại nhìn hàng chữ bằng máu trên cánh tay, vốn trên đó chỉ có hai hàng, bây giờ lại thêm một hàng chữ bằng máu, đây là hắn ta khắc lên sau khi đánh chết học sinh đầu tiên:

"Học sinh ngu muội ngoan cố, phu tử có thể tự trách phạt"

Hắn ta lập tức cười lạnh, mặc dù ký ức vẫn không khôi phục, nhưng hắn ta đã tìm ra cách phá vỡ tình hình!

Hắn ta lập tức bình tĩnh nói: "Thuật thải bổ còn có một chỗ phải chú ý, đó là.."

Học đường chữ Giáp.

Trong phòng ảm đạm, rắn chuột như chịu một sự hoảng sợ nào đó, chỉ ngẫu nhiên phát ra tiếng co rúm, lúc còn lại toàn bộ học đường đều yên tĩnh như chết.

Chương 1160: Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa (1)

Đám học sinh đã đâm xong tất cả người giấy, trên mặt đất như phủ một lớp tuyết, những mảnh giấy đã bị đâm thanh mảnh nhỏ.

Nhưng phu tử vẫn chưa về.

"Đáng chết! Phu tử lừa gạt chúng ta hứa hẹn không trốn học, mình lại trốn học đi ung dung thoải mái, loại phu tử này không bằng cầm thú, đợi buổi tối chơi đùa, ta muốn treo hắn lên, dùng cái kéo đâm ba ngàn lỗ thủng!"

"Công pháp đâu? Công pháp đâu? ? Đã nói truyền thụ công pháp cho chúng ta mà? ? Chúng ta đi sớm về tối vào học, vì gia tăng kiến thức, tương lai có thể đề tên bảng vàng, làm rạng danh tổ tông! Phu tử này nói chắc như đỉnh đóng cột muốn truyền thụ cho chúng ta, lại sơ sẩy lười biếng như thế, căn bản đang coi tiền đồ của chúng ta như trò đùa!"

"Ta muốn ra ngoài! Mấy ngày rồi trời mưa, chắc chắn trong khe suối sẽ có rất nhiều tôm cá lươn ếch, ta giấu lưỡi câu và giỏ trúc ở trong bụi lau sậy, cũng chỉ chuẩn bị cho lúc này... Phu tử đáng chết, đợi đến buổi tối, ta muốn cắt hắn thành khối vụn, cầm đi câu tôm!"

"Về ngoài phu tử này tưởng trung thực lại gian manh, căn bản không xứng làm sư trưởng người ta. Ban đêm chúng ta phá hủy hắn, ngày mai mời sơn trưởng đổi một vị phu tử cho chúng ta"

"Không sai! Chắc chắn phải ngàn dao băm xác Vương Cao phu tử này, sau khi tan học đi bẩm báo sơn trưởng, đổi một vị phu tử!"

Đám học sinh một nửa ghét học, một nửa hiếu học nhưng đều đầy căm hận với Vương Cao.

Bọn họ vô cùng khát vọng lập tức tìm ra Vương Cao, dùng hết các loại thủ đoạn để tra tấn hắn trăm ngàn lần... Nhưng lúc này lại chỉ có thể ngồi trên vị trí trước, líu lo không ngừng mắng chửi...

Ngoài học đường chữ Bính, mưa to còn đang rơi xuống rào rào, nước mưa đập vào mái hiên, một tầng hơi nước mịt mờ tràn ngập ra.

ầm ầm...

Tử điện lướt qua không trung, toàn bộ trong đình lập tức bừng sáng, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của đám học sinh, thoạt nhìn ánh mắt trống rỗng.

Nhiệt độ xung quanh như lập tức hạ xuống rất nhiều, cảm giác âm u lạnh lẽo tràn đến từng cơn.

Đám học sinh nhìn chằm chằm vào bọn họ không rên một tiếng, chẳng biết một phu tử râu tóc hoa râm, thanh sam bay múa đã xuất hiện trong màn mưa ngoài đình viện từ lúc nào, chặn đường đi của ba người, ánh mắt nặng nề mở miệng: "Còn chưa qua kiểm tra, các ngươi muốn đi đâu?"

Mưa rào xối xả, sấm sét vang dội.

Gió xoáy kéo mưa bụi bay vào hành lang, thấm ướt áo bào ba người.

Học sinh xung quanh ánh mắt vô hồn, vẻ mặt phu tử âm trầm.

"Còn chưa qua kiểm tra, các ngươi muốn đi đâu?" Phu tử chậm rãi hỏi, giọng nói âm u lạnh lẽo nghiêm nghị.

Bùi Lăng nhướn mày, căn cứ vào ký ức hai ngày qua, hiện tại hắn rất rõ ràng, sơn trưởng này còn khó đối phó hơn những học sinh kia nhiều!

Hắn và Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y, còn có Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù đều bị vị sơn trưởng này cưỡng ép sắp xếp trở thành phu tử trong trường tư thục, phụ trách dạy bảo học sinh trong trường tư thục.

Hiện tại hắn dựa vào tác dụng của "Pháp" để khôi phục ký ức, tất nhiên không thể tiếp tục dạy học. Nhưng Kê Trường Phù và Chung Quỳ Kính Y vẫn bị đối phương khống chế.

Không thể dùng thuật pháp ở nơi này, nếu ra tay...

Còn chưa suy nghĩ xong, bên tai Bùi Lăng vang lên tiếng truyền âm của Yến Minh Họa: "Có thể lợi dụng quy tắc trong 'quỷ dị' để giết chết học sinh, nhưng vị sơn trưởng này chắc là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong 'quỷ dị; trước tiên đừng đấu với hắn! Xem có thể trực tiếp vòng qua hắn hay không"

Bùi Lăng gật đầu, đang muốn hành động, trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung một đạo lôi mãng màu tím xanh.

Oanh! !!

Tiếng vang to lớn chấn động cả trường tư thục Khê Ngọ, Bùi Lăng đột nhiên hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần, đã thấy mình đang đứng trên bục giảng học đường chữ Giáp, đám học sinh bên dưới trơ mắt nhìn mình, chờ đợi lấy hắn thể hiện.

Hắn thay đổi sắc mặt, Yến Minh Họa và Chung Quỳ Kính Y đều biến mất không thấy!

Không!

Nói đúng ra, vừa rồi ba người bọn họ đang giằng co cùng sơn trưởng, hiện tại hắn lại một mình xuất hiện ở đây, là một mình hắn biến mất...

"Phu tử, cuối cùng ngươi đã trở về!"

"Phu tử, ngươi nhanh thể hiện!"

"Phu tử rời khỏi học đường lâu như vậy, chắc chắn là đi lười biếng, lẽ nào lại như vậy, đường đường là phu tử lại công khai trốn học, vì sao còn giữ chân chúng ta ở chỗ này? Phu tử phải lập tức thả chúng ta ra ngoài, cũng cho chúng ta trốn học chơi đùa mấy ngày, lúc này mới công bằng"

"Phu tử nhanh tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho chúng ta xem!"

"Không phải phu tử nói sẽ dốc lòng truyền thụ sao?"

"Vì sao còn không dạy dỗ chúng ta?"

"Hôm nay mưa to, không nên lên lớp, phu tử, tan học đi."

"Một tấc thời gian một tấc vàng, phu tử đừng chậm trễ!"

Nghe đám học sinh phía dưới mồm năm miệng mười thúc giục và phàn nàn, Bùi Lăng vẻ mặt nghiêm túc, những học sinh này rất dễ đối phó, hắn dùng hệ thống uỷ thác là có thể thoải mái xử lý.

Hiện tại rắc rối thật sự là sơn trưởng!

Học đường chữ Bính.

Chung Quỳ Kính Y mở to mắt, phát hiện mình đang đứng trên bục giảng, nàng ngẩn ngơ, sau đó tiếp tục giảng bài với học đường trống rỗng: "Liên quan tới kỹ thuật rèn..."

Chương 1161: Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa (2)

Mưa bụi dày đặc, âm u hỗn loạn.

Đây là một căn phòng hình như rất lâu không có người ở.

Tia sáng rất tối, dù thỉnh thoảng có tử điện lướt qua trên không trung, cũng chỉ có thể soi sáng ra chút hình dáng, nhìn lại xung quanh đều là hình bóng lay động.

Hơn nữa, còn rất yên tĩnh.

Xuyên qua song cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài vẫn đang mưa, rất nhiều hoa cỏ cây cối trong đình viện bị đánh gãy, thỉnh thoảng điện quang chiếu sáng cả thiên địa.

Nhưng trong phòng lại không nghe thấy tiếng mưa rơi tiếng sấm, dường như tất cả mọi thứ ngoài cửa sổ không hề tồn tại.

Yến Minh Họa nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh, nàng vẫn duy trì trí nhớ lúc trước, nhưng không hiểu sao lại bị chuyển đến một nơi xa lạ này.

Trong lòng nàng lập tức cảnh giác, vị sơn trưởng kia càng rắc rối hơn sự tưởng tượng của nàng!

"Quỷ dị" trong trường tư thục Khê Ngọ đã chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng.

E là tu sĩ Hóa Thần kỳ thật sự đến đây, dưới tình huống không biết rõ tình hình cũng phải chịu thiệt thòi lớn.

Lúc suy nghĩ, Yến Minh Họa lục lọi đi về phía trước.

Trông nơi này có vẻ yên tĩnh không có việc gì, nhưng tuyệt đối không thể là nơi tốt đẹp gì đó.

Nhưng lấy thực lực của nàng, chỉ cần ký ức vẫn còn, dù không thể sử dụng thuật pháp, sự kỳ quái bình thường cũng không thể làm gì nàng!

Nàng là Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời, đây là sự tự tin nên có, cũng là nguyên nhân khiến nàng biết rõ lần này là "quỷ dị", vẫn dám đến cứu người.

Dù sao, trong kế hoạch ban đầu của nàng, chẳng những phải cứu người từ trong "quỷ dị", còn phải đồng thời đối phó Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù!

Chỉ có điều quỷ dị này chuyển biến xấu, trực tiếp đánh nàng một cái không kịp trở tay.

Hiện tại không chỉ có nàng đang chìm sâu trong đó, hơn nữa còn thất thân...

Suy nghĩ xoay chuyển, Yến Minh Họa đã đi vào nội thất.

Nơi đây càng lờ mờ hơn bên ngoài, lấy thị lực tu sĩ, gần như chỉ có thể nhìn ra khoảng cách hai ba bước.

Nhưng chính giữa nội thất lại đốt một ngọn đèn mờ nhạt.

Dưới đèn có người.

Một bóng dáng u ám đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, bên cạnh đặt một bàn cờ, phía trên quân cờ đen trắng rõ ràng, đang bày một ván cờ dang dở.

Ánh lửa yếu ớt chỉ chiếu sáng một người một bàn cờ này, dường như toàn bộ nội thất ngoại trừ một tấc vuông quanh người và việc này, đều là bóng tối hư vô.

Hoặc là không có chút ý nghĩa nào, căn bản không đáng hiện ra.

Ánh mắt Yến Minh Họa nhìn đến người đánh cờ, con ngươi lập tức co rụt lại.

Khuôn mặt đối phương giấu dưới mũ trùm, ngoại trừ một hình dáng mơ hồ thì không nhìn rõ thứ gì, nhưng ở trong cảm giác của nàng, bóng dáng u ám kia như vô số tai hoạ, kinh khủng, quỷ quyệt... Tập hợp lại.

Quỷ bí, cường đại, không thể đối đầu...

Nguy hiểm... Cực kỳ nguy hiểm... Trước nay chưa từng có...

Nàng lập tức không tự chủ được rùng mình, gần như hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy.

Đây là sự tồn tại như một vị cấm kỵ!

So sánh với điều này, vị sơn trưởng quỷ dị kinh khủng vừa rồi, chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng gì!

Không chút do dự, Yến Minh Họa lập tức ấy ra phù lục như thủy tinh, đây là một tấm át chủ bài giữ mạng mà sư môn giao cho nàng, dù đối mặt với Hóa Thần kỳ, thậm chí sự tồn tại có cảnh giới cao hơn, cũng có thể bảo vệ tính mạng của nàng trong khoảng thời gian ngắn!

Pháp lực đặc biệt của Tố Chân Thiên rót vào phù lục, sau khi thôi động, phù lục nhanh chóng hóa thành một đoàn hỏa diễm sáng long lanh, chầm chậm thiêu đốt.

Yến Minh Họa chăm chú nhìn bóng dáng u ám kia, cẩn thận hỏi:

"Các hạ là ai?"

Trong lòng nàng nhanh chóng suy nghĩ, đèn đuốc, bàn cờ, ván cờ dang dở... Hình như đối phương đang đợi người đánh cờ.

Nhưng nơi đây là "quỷ dị", lúc chưa biết rõ ràng tình huống cụ thể, tuyệt đối không thể đánh ván cờ này với đối phương.

Bóng dáng u ám chậm rãi ngẩng đầu, trong mũ trùm đen nhánh lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, hai con ngươi như điện, nghiêm nghị lạnh thấu xương.

Ngay lúc hắn ta lộ ra khuôn mặt, xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khí tức âm u lạnh lẽo vọt tới như thủy triều, gần như nhấn chìm Yến Minh Họa trong nháy mắt.

Trong nháy mắt, đèn đuốc bên cạnh bàn cờ đột nhiên dập tắt, xung quanh rơi vào bóng tối dày đặc.

Căn bản không kịp thấy rõ vẻ ngoài của đối phương, trong nháy mắt cả người Yến Minh Họa hóa thành một đạo bạch quang quỷ dị, chui vào trong bàn cờ, thành một viên cờ trắng không thể tầm thường hơn.

Bóng dáng u ám cúi đầu, tiếp tục lẳng lặng chờ đợi.

Khí tức âm u nhanh chóng tản đi, toàn bộ nội thất khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Thậm chí bên ngoài còn vang lên tiếng mưa rơi tí tách.

Vỗ vào song cửa sổ, ồn ào lại lộ ra sinh cơ bừng bừng.

Học đường chữ Giáp.

Vẻ mặt đám học sinh dữ tợn, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn phu tử trên bục giảng.

Bùi Lăng yên tĩnh nhìn bọn họ, hiện tại hắn đã khôi phục ký ức, không thể nào lại thể hiện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] trước mặt một đám người.

Đáng tiếc hôm nay không phải dạy luyện đan, không thể luyện hết những học sinh này...

Thế nhưng, nếu hôm nay những học sinh này tiếp tục xảy ra chuyện trong lớp của hắn, chắc chắn sơn trưởng sẽ ra tay với hắn.

Chương 1162: Bị để mắt đến!

Hiện tại mặc kệ những học sinh này, đi tìm hai người Yến Minh Họa và Chung Quỳ Kính Y quan trọng hơn.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đi ra ngoài cửa.

Nhưng hắn vừa mở cửa lớn ra, rầm rầm... Mưa to đập vào mặt, tiếng sấm cuồn cuộn chiếu khắp thiên địa: "răng rắc", một vệt chớp tím đánh xuống, vừa hay soi sáng khuôn mặt phu tử đưa lưng về phía đình viện.

Trên mặt phu tử không có chút biểu cảm nào, khoanh tay đứng ở cửa, chóp mũi gần như có thể chạm đến cửa lớn học đường lúc đóng lại, hắn ta nhìn chằm chằm Bùi Lăng, nói từng chữ: "Vương Cao phu tử, thân là phu tử của người ta, thì phải làm gương tốt cho đám học sinh."

"Trong lúc giảng bài, không được rời khỏi học đường."

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm túc, tối hôm qua phu tử này cũng để mắt tới hắn như thế này!

Hắn bình tĩnh nói: "Đã hiểu."

Sau đó sắc mặt không chút thay đổi đóng cửa lại.

Xoay người, nhìn về phía đám học sinh, đám học sinh kích động:

"Phu tử, thể hiện! Nhanh thể hiện!"

"Đúng! Nhanh thể hiện, chúng ta đã đợi cả nửa ngày!"

"Đâu có phu tử nào như ngươi? Căn bản là dạy hư học sinh!"

"Ngươi làm phu tử như vậy sẽ bị thiên lôi đánh xuống..."

Thấy đám học sinh chỉ thúc giục mình thể hiện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], trừ cái đó ra thì chẳng có chuyện gì, Bùi Lăng không tiếp tục để ý những học sinh này nữa, lập tức đánh một đạo pháp lực vào pháp y, sau đó nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muối tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Huyết Đao chân giải] cần Huyết Tụy Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Huyết Tụy Đan, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, dù sao hiện tại hắn cũng không thể rời khỏi học đường chữ Giáp, hơn nữa vừa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, khó tránh khỏi việc khí tức hơi phù phiếm không vững, hiện tại vừa hay tu luyện [Huyết Đao chân giải] một lát, sau khi cảnh giới vững chắc, lại tìm cách phá vỡ tình hình.

Thế là, ngay trước mặt rất nhiều học sinh, Bùi Lăng bắt đầu tự mình tu luyện.

Thấy phu tử cũng không chịu thể hiện công pháp trước mặt mọi người, lại không tiếp tục giảng giải nội dung mới, sự bất mãn của đám học sinh càng ngày càng tăng vọt, phản ứng cũng càng ngày càng dữ dội.

Chỉ có điều, bởi vì không học được môn công pháp [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] này từ chỗ phu tử, cho nên bọn họ căn bản không có cách thể hiện cho phu tử xem, bởi vậy đám học sinh chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi, đập bàn học vang lên ầm ầm, cao giọng thúc giục và chửi mắng: "Phu tử nhanh thể hiện!"

"Dạy hư học sinh như thế, nên băm phu tử thành ngàn mảnh..."

"Ta không muốn học nữa! Thả ta ra ngoài... Phu tử nhanh nói, thả ta ra ngoài!"

"Học cái gì! Phu tử không dạy cái gì, giữ chúng ta ở lại cũng lãng phí thời gian... Ta muốn ra ngoài!"

"Rõ ràng phu tử đã đồng ý dạy bảo [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho chúng ta, kết quả lại qua loa cho xong, căn bản không đặt tiền đồ của chúng ta ở trong lòng"

"Không quan tâm tiền đồ của chúng ta, là không cho gia tộc chúng ta đường sống, đây là muốn diệt cả nhà chúng ta, phu tử lại ác độc như thết"

"Phu tử này đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!"

Đám học sinh như nổi điên mắng chửi, gầm thét, thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lúc lâu tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên, canh giờ tan học đã đến.

Vào lúc này, trên lưng Bùi Lăng truyền đến cảm giác đau nhói, hệ thống lập tức nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng!

Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng nhìn đám học sinh tràn ngập ác ý với mình, mặt không đổi sắc trực tiếp tuyên bố: "Tan học."

Nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Hắn vừa rời khỏi học đường, khuôn mặt đám học sinh lập tức vặn vẹo đầy oán độc, không biết bọn họ lại móc ra một xếp giấy trắng lớn từ chỗ nào, sau khi viết xuống hai chữ "Vương Cao" ở trên đó, lại bắt đầu dùng cái kéo đâm tiểu nhân.

Sau khi Bùi Lăng ra cửa, thấy phu tử vẫn đứng ở bên ngoài nhìn trừng trừng vào mình.

Nhưng bây giờ đã tan học, hắn không chút thay đổi sắc mặt hành lễ nói: "Sơn trưởng, tan lớp, hiện tại ta muốn quay về chỗ ở nghỉ ngơi"

Phu tử nhìn hắn chằm chằm, rất chậm chạp quỷ dị nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vương phu tử, vất vả-"

"Ngày mai sẽ dạy chương trình học một ngày, sau đó là ngày kiểm tra bài."

"Nhớ kỹ!"

"Nếu đám học sinh biểu hiện không tốt trong lúc kiểm tra, vậy toàn bộ trường tư thục Khê Ngọ chỉ hỏi mình ngươi!"

Ngày kia?

Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải rời khỏi "quỷ dị"

này trước ngày kia! Hắn không biết Kê Trường Phù và Chung Quỳ Kính Y dạy như thế nào, dù sao bên hắn dạy cũng như không dạy.

Dù thi cái gì, chắc chắn đám học sinh đều không qua được.

Chương 1163: Thiếu một người (1)

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu nói: "Sơn trưởng yên tâm, ta vẫn dốc lòng truyền thụ cho đám học sinh, đến ngày kiểm tra, chắc chắn sẽ không để sơn trưởng thất vọng"

Phu tử chậm rãi nói: "Đi theo ta, đi tìm các phu tử khác."

Lúc đang nói chuyện, hắn ta xoay người, dẫn theo Bùi Lăng đi đến học đường chữ Ất.

Học đường chữ Ất.

"Ba"

Theo tiếng xương cốt vỡ vụn và huyết nhục văng tung tóe, Kê Trường Phù cầm thước trong tay, đập chết tên học sinh thứ ba.

Trong chớp mắt học sinh chết bất đắc kỳ tử, ký ức về thuật song tu, cách thải bổ lại khôi phục không ít.

Vào lúc này, tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên.

Kê Trường Phù tính toán trong lòng, một ngày nhiều nhất chỉ có thể giết ba học sinh, chỉ cần dạy thêm mấy ngày, hắn ta có thể giết sạch toàn bộ học sinh, đoạt lại ký ức mà mình đã mất!

Trong lúc suy nghĩ, hắn ta thản nhiên tuyên bố: "Tan học"

Sau đó đi thẳng ra ngoài học đường.

Ngay lúc bóng dáng hắn ta biến mất ở khung cửa, tất cả học sinh cũng bắt đầu ác độc chửi mắng: "Phu tử đáng chết, nói không giữ lại chút nào với chúng ta, kết quả nói tới nói lui vẫn chỉ có mấy thứ như vậy..."

"Hơn nữa động một chút lại trừng trị chúng ta, lãng phí nhiều thời gian cầu học như vậy!"

"Phu tử đáng chết, hắn đáng chết! Đáng chết!"

Vừa mắng vừa lấy ra giấy trắng, bắt đầu lưu loát đâm tiểu nhân...

Kê Trường Phù rời khỏi học đường, đã thấy phu tử và Vương Cao phu tử đứng ở bên ngoài.

Hắn ta thi lễ với phu tử một cái, nói: "Sơn trưởng"

Phu tử nhìn hắn ta, khẽ gật đầu: "Kê phu tử, vất vả. Đám học sinh còn tuổi nhỏ, có phần thô lỗ ngang bướng, kính xin ngươi thông cảm nhiều hơn"

Kê Trường Phù bình tĩnh nói: "Đây là việc thuộc bổn phận phu tử, sơn trưởng nói quá lời."

Ngoài miệng hắn ta khách sáo với phu tử, đang định tự mình truyền âm với Vương Cao phu tử, hỏi thăm tình báo bên đối phương một chút, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Cũng như hôm qua, quanh người hắn ta đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ, máu tươi bắn mạnh ra, sinh cơ nhanh chóng biến mất!

Thấy cảnh này, vẻ mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị.

Kê Trường Phù là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, lấy thực lực và thủ đoạn của đối phương, sao lại trúng chiêu?

Vào lúc này, phu tử lộ ra vẻ giận dữ tím mặt, tức giận nói: "Kê phu tử! Ngươi là phu tử của người ta, lần một lần hai đều giấu làm của riêng, che giấu với học sinh, coi tiền đồ của bọn họ như trò đùa, ích kỷ như thế, sao có thể gánh nổi hai chữ 'sư trưởng"

"Dạy hư học sinh, hà khắc với học sinh như thế, căn bản không xứng làm phu tử, cho dù chết cũng đáng đời!"

Nghe vậy, Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cực kỳ ngạc nhiên.

Hà khắc với học sinh, giấu kiến thức làm của riêng... Đây không phải chuyện mình đã làm sao?

Vì sao Kê Trường Phù gặp hình phạt như vậy, mình lại bình yên không có việc gì?

Chờ chút!

Hắn đột nhiên nghĩ đến, Kê Trường Phù không biết quy tắc trong "quỷ dị" này, ngày đầu tiên tiến vào đã tiết lộ tên thật!

Ngoại trừ cái đó ra, nghiêm ngặt nói từ trên ý nghĩa, lúc Bùi Lăng tự giảng bài, thật ra cũng không giấu giếm bất cứ thứ gì làm của riêng...

Bùi Lăng đang suy nghĩ việc này, đã thấy bảo thạch hiện lên ánh sáng nhạt trên mi tâm Kê Trường Phù vốn đã bất lực ngã quỳ gối, đột nhiên hiện ra vô số đường vân huyết sắc như mạng nhện, bao phủ cả người hắn ta.

Không lâu sau, thương thế của Kê Trường Phù đã phục hồi như cũ, sinh cơ khôi phục, chỉ là sắc mặt âm trầm, nhanh chóng thấm máu lại khắc xuống một hàng chữ bằng máu trên cánh tay...

Thấy Kê Trường Phù lại đứng lên, phu tử từ tốn nói: "Đi thôi, đi tìm vị phu tử cuối cùng,"

Bùi Lăng và Kê Trường Phù gật đầu nói: "Được"

Ba người lại đi đến học đường chữ Bính.

Học đường chữ Bính.

Một đám học sinh ánh mắt vô hồn vây quanh ở cửa, trong học đường, Chung Quỷ Kính Y còn đang giảng bài với căn phòng trống rỗng.

Tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên, nàng dừng giảng bài, tuyên bố với không khí: "Tan học."

Ngay sau đó, Chung Quy Kính Y xoay người rời khỏi học đường.

Nàng đi ra bên ngoài, thấy một loạt học sinh học đường chữ Bính đứng ở cửa, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng nghĩ lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì...

Lúc này, phu tử dẫn theo hai gã khác phu tử tới.

Chung Quỳ Kính Y vội vàng thu hồi suy nghĩ, hành lễ với phu tử nói: "Sơn trưởng."

"Hoa phu tử, vất vả." Phu tử khẽ gật đầu, nói: "Đám học sinh tuổi nhỏ, đang lúc cần các ngươi cố gắng dạy bảo, hướng dẫn từng bước, để bọn họ thành tựu trên mặt kiến thức, tương lai cũng có thể trở thành rường cột nhân tài."

Nói xong, lại nói với ba người: "Hiện tại lão phu đưa các ngươi đến chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục giảng bài cho đám học sinh."

Bùi Lăng nghe vậy, hai mắt híp lại, còn thiếu một người mà phu tử không nói tới là Yến Minh Họa!

Vừa rồi ba người hắn, Yến Minh Họa và Chung Quỳ Kính Y muốn chạy khỏi "quỷ dị) lại bị sơn trưởng ngăn lại. Sau đó, hắn bị truyền tống về học đường của mình, xem ra Chung Quỳ Kính Y cũng giống vậy.

Chỉ có Yến Minh Họa... Đối phương đi vào "quỷ dị" sau ba người bọn họ, hiện tại lại không xuất hiện, rất có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó!

Phải nhanh chóng nghĩ cách gặp đối phương mới được!

Chương 1164: Thiếu một người (2)

Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy phu tử đã quay người đi phía trước dẫn đường, ba người vội vàng cất bước đuổi theo.

Bốn người vừa rời đi, đám học sinh học đường chữ Bính đã lập tức lấy ra giấy trắng và cái kéo, hung tợn ghim tiểu nhân Hoa phu tử...

Trên đường đi đến viện sau, Bùi Lăng nhìn Kê Trường Phù, đột nhiên truyền âm thử dò hỏi: "Kê phu tử, hôm nay tình huống giảng bài như thế nào?"

Sáng nay vị Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo này từng chủ động truyền âm cho hắn để điều tra tình huống, nghĩ đến chắc cũng đã nhận ra điều gì đó.

Kê Trường Phù cau mày, nghi ngờ nhìn sang Bùi Lăng.

Sau đó, hắn ta vô thức nhìn cánh tay của mình, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường, chợt không chút thay đổi truyền âm trả lời: "Mơ hồ nhớ kỹ xử phạt mấy học sinh, cái khác đều quên."

Nghe lời này, Bùi Lăng không hề bất ngờ, mặc dù Kê Trường Phù và Chung Quỳ Kính Y đều rơi vào trạng thái mất trí nhớ, nhưng rõ ràng Chung Quỳ Kính Y đã đắm chìm cực sâu, Kê Trường Phù lại tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bùi Lăng tiếp tục truyền âm nói: "Không thể sử dụng thuật pháp ở nơi này:

Ánh mắt Kê Trường Phù khẽ nhúc nhích, nhanh chóng truyền âm trả lời: "Lúc giảng bài sẽ khiến pháp tướng suy yếu."

Bùi Lăng không hề thay đổi sắc mặt gật đầu, hắn còn chưa chính thức ngưng tụ pháp tướng, cho nên không cảm giác được, thế là tiếp tục truyền âm: "Chỉ cần không bị sơn trưởng phát hiện, phu tử có thể rời khỏi học đường trong lúc giảng bài."

Kê Trưởng Phù giật mình, lập tức vạch ra một hàng chữ bằng máu nữa trên cánh tay, tiếp theo truyền âm nói: "Trong lúc giảng bài, phu tử có thể đánh giết học sinh, nhưng nhất định phải có lý do thích hợp."

Lúc hai người truyền âm trao đổi tình báo, đã đến nơi ở của Chung Quy Kính Y.

Phu tử đứng vững dưới cây liễu, nói: "Hoa phu tử, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai giảng bài, nhớ kỹ nhất định phải chăm chỉ dạy bảo học sinh"

Chung Quỳ Kính Y gật đầu nói: "Sơn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành bổn phận của phu tử."

Nói xong cất bước đi vào bên trong, trở tay đóng cửa lại.

Phu tử xoay người, dẫn theo Bùi Lăng và Kê Trường Phù tiếp tục đi lên phía trước.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đến trước nhà tranh bên hồ, phu tử nói với Kê Trường Phù: "Kê phu tử, ngươi cũng nghỉ ngơi đi."

Kê Trường Phù chắp tay nói: "Vâng"

Ngay sau đó, đến lượt Bùi Lăng, vẫn là cửu khúc trường kiều kết nối với thủy tạ như hôm qua.

Phu tử đứng trên cầu, nhìn chằm chằm Bùi Lăng một lát, mới thản nhiên nói: "Vương phu tử, nghỉ ngơi trong phòng thật tốt, không nên đi qua đi lại, để tránh ngày mai không có tinh thần giảng bài, làm chậm trễ tiền đồ của đám học sinh"

Bùi Lăng trực tiếp đi vào thủy tạ.

Trong tinh xá cây liễu vờn quanh.

Chung Quỳ Kính Y ngồi xuống trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ phần giảng bài hôm nay, không giống hôm qua, hôm nay nàng vẫn nhớ kỹ toàn bộ nội dung giảng.

Chỉ là Kê phu tử và Vương phu tử lại làm ra loại chuyện đó ở trên lớp học của nàng, thật sự khiến nàng hơi không biết làm sao.

Chờ chút!

Kê phu tử! ?

Rõ ràng dáng vẻ nữ tử ban ngày kia không hề giống Kê phu tử, tại sao nàng lại coi đối phương là Kê phu tử?

Không thích hợp!

Có lẽ mình đã trúng huyễn thuật gì đó!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y đột nhiên giật mình, nàng lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra một chuỗi châu liên màu vàng sáng từ đó, đây là Thận Châu ngàn năm tích lũy thành sợi dây, có thể phá vỡ huyễn tượng, nhìn thấy bản chất.

Nàng đang muốn thôi động châu liên, lại phát hiện lòng bàn tay mình có một hàng chữ bằng máu: "Mất trí nhớ là quy tắc thứ ba của cọc 'quỷ dị' này..."

"Quỷ dị"?

Mất trí nhớ?

Hàng lông mày kẻ đen của Chung Quy Kính Y lập tức cau lại, đây là chữ viết của nàng, nhưng nàng không nhớ rõ mình viết xuống hàng chữ bằng máu này từ lúc nào!

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức thu hồi châu liên đổi một miếng ngọc bội, ngọc bội kia có màu sắc như mực, lúc soi dưới đèn đuốc mơ hồ có thể thấy được một chút tơ vàng lơ lửng trong đó, rạng rỡ sáng tỏ, hình dạng như bướm, phía dưới buộc một sợi tơ lụa nhiều màu. Nàng rót vào một luồng pháp lực, sau khi xác nhận ngọc bội hơi lấp lóe ánh sáng, mới treo nó ở bên hồng.

Nhưng ngay lúc nàng vừa chuẩn bị xong, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Cốc cốc cốc...

Cùng lúc đó, một giọng nói chất phác truyền vào: "Hoa phu tử, chúng ta tới chơi trốn tìm..."

Trong căn phòng bên hồ.

Ánh đèn như đậu.

Bên cạnh đèn đuốc, Kê Trường Phù nhìn năm hàng chữ bằng máu trên cánh tay mình.

Hàng thứ nhất là: "Đây là một cọc 'quỷ dị, ta đang mất trí nhớ."

Hàng thứ hai là: "Những học sinh này chọc giận thiên ý!"

Hàng thứ ba là: "Học sinh ngu muội ngoan cố, phu tử có thể tự trách phạt"

Hàng thứ tư là lúc hắn ta thông qua thời khắc sắp chết sau tiết học hôm nay để khôi phục chút tỉnh táo, để lại chữ bằng máu:

"Thời gian không còn nhiều, nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội"

Hàng thứ năm cuối cùng là vừa rồi truyền âm cùng Vương Cao phu tử, ghi lại một quy tắc quan trọng: "Trong lúc lên lớp có thể tự tiện ra vào học đường,"

Nhìn hàng chữ máu thứ năm này, suy nghĩ của Kê Trường Phù thay đổi thật nhanh, ngày mai lên lớp sẽ dùng hành chữ bằng máu thứ năm này, để thử rời khỏi cọc "quỷ dị" này!

Chương 1165: Hai trò chơi

Vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Kê Trường Phù lấy lại tinh thần, lập tức hỏi: "Ai?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy ác ý: "Phu tử, chúng ta là học sinh của ngươi, đến đây tìm phu tử chơi người gỗ."

"Phu tử, mở cửa nhanh, nên chơi đùa."

Giọng người thiếu niên rất trong trẻo, lại tràn đầy ác ý, căm hận và tà dị...

Trong thủy tạ.

Bùi Lăng tĩnh tọa cạnh bàn, hai mắt chăm chú nhìn cửa ra vào đóng chặt.

Hiện tại sơn trưởng đang canh giữ ở bên ngoài chỗ ở của bọn họ, hắn không ra được!

Hiện tại hắn muốn đi tìm Yến Minh Họa, nhất định phải nghĩ biện pháp lách qua sơn trưởng mới được.

Nếu không cũng như lúc ban ngày, cho dù tìm được người rồi cũng không hiểu sao bị truyền tống về.

Đương nhiên, còn có một cách càng đơn giản hơn để tìm kiếm Yến Minh Họa, đó là trực tiếp dùng hệ thống uỷ thác.

Hiện tại Yến Minh Họa đã bị hệ thống nhận định là lô đỉnh của hắn, chỉ cần uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], hệ thống sẽ tự động tìm đường, tìm tới Yến Minh Họa.

Trong lúc này, chỉ cần phu tử có khả năng cắt ngang việc tu luyện của hắn, hệ thống sẽ chủ động giúp hắn vòng qua chướng ngại này...

Nhưng vấn đề là, một khi uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], chẳng lẽ lại thải bổ Yến Minh Họa một lần nữa?

Vậy Yến Minh Họa sẽ làm thịt hắn!

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ: "Trước tiên dùng hệ thống uỷ thác công pháp khác rời khỏi căn phòng này, sau đó lại đi tìm Yến Minh Họa?"

"Chỉ có phương pháp này có thể thử một lần, nhưng..."

"Trên người ta có vật liệu tu luyện [Huyết Đao chân giải], [Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp], [Phần Dạ Thiên], chắc chắn không thể dùng ba môn công pháp này, có thể trực tiếp bỏ qua.

" [Lục Dục bí điển] sẽ tìm Chung Quỳ Kính Y song tu, cũng không cần cân nhắc"

"Còn lại cũng chỉ có [Huyền Linh Sấu Huyết Sao] và [Thực Nhật bí lục 1...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm cân nhắc, [Huyền Linh Sấu Huyết Sao] là công pháp mà Tư Hồng Khuynh Yến cho hắn, phẩm chất tương đương với [Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp], còn [Thực Nhật bí lục] là công pháp truyền thừa trong "Chú", vốn là cho Chú Quỷ tu luyện, không liên quan đến tu sĩ.

Cũng chỉ hắn có hệ thống, có khả năng vòng qua hạn chế này.

Lúc trước hắn chưa từng tu luyện hai môn công pháp này, cho nên không biết hệ thống sẽ đưa tặng vật liệu nào.

Nhưng [Huyền Linh Sấu Huyết Sao] cũng chỉ là công pháp Kết Đan kỳ, bây giờ trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều tài nguyên, cho dù không có vật liệu cần thiết của [Huyền Linh Sấu Huyết Sao], cũng sẽ có vật tác dụng cùng cấp thay thế.

Ngược lại [Thực Nhật bí lục] căn bản không phải công pháp cho tu sĩ tu luyện, có lẽ trên người hắn không có thứ cần thiết để tu luyện môn công pháp này...

Ngay lúc Bùi Lăng lựa chọn công pháp, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc...

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn, sơn trưởng tìm hắn?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Bùi Lăng nhướn mày nhưng vẫn đứng dậy đi qua mở cửa.

Kẽo kẹt.

Cửa mở, lúc này hoàng hôn đã buông xuống, trong đêm đen nhánh mưa rào xối xả, lôi đình cuồn cuộn.

Trước đó phu tử vẫn canh giữ ở ngoài cửa, lúc này lại chẳng biết đã đi đâu.

Người gõ cửa lại là những học sinh trong học đường chữ Giáp lúc ban ngày.

Oanh!

Một vệt chớp tím lướt qua, soi sáng ra sắc mặt quỷ quyệt của đám học sinh.

Thấy cửa đã mở ra, không đợi Bùi Lăng mở miệng, những học sinh này đã nổ nụ cười âm trầm: "Phu tử, chúng ta tới chơi trốn tìm...

"Phu tử, chúng ta tới chơi người gỗ..."

Chơi trốn tìm?

Người gỗ?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, trực giác mách bảo đây không phải chuyện gì tốt, sau đó lại nghe đám học sinh tiếp tục nói: "Phu tử trốn, chúng ta bắt."

"Vương phu tử, ngươi nhất định phải trốn kỹ...

"Nếu trước lúc hừng đông, chúng ta chưa bắt được phu tử, sẽ phóng hỏa đốt học đường, để tất cả phu tử đều đi chết!"

"Nếu trước lúc hừng đông phu tử bị chúng ta bắt được, chúng ta sẽ lột da phu tử, phá hủy xương phu tử, cắt nát thịt phu tử, cầm đi đánh ổ câu cá tôm."

"Nếu trước lúc hừng đông phu tử bị chúng ta bắt được, chúng ta sẽ khâu mắt phu tử, khâu miệng phu tử, khâu lỗ tai ngón tay phu tử, vậy phu tử sẽ không thể giảng bài, không thể bắt chúng ta ở lại trong học đường nghe ngươi nhắc tới việc học."

"Nếu trước lúc hừng đông phu tử bị chúng ta bắt được, chúng ta sẽ rút hồn phách phu tử, đặt ở trên linh hỏa nướng ba ngàn năm, để phu tử cũng cảm nhận được nỗi đau khổ khi chúng ta ở trong học đường!"

"Hiện tại bắt đầu, chúng ta đếm tới mười sẽ bắt đầu bắt phu tử:

"Thật ra phu tử trốn đến đâu cũng không có tác dụng..."

"Bởi vì mặc kệ trốn đến nơi đâu, chúng ta đều có thể tìm ra...

"Một"

"Hai.

"Ba...

Cùng lúc đó, học sinh đứng một bên khác cũng nói: "Chúng ta đếm một hai ba, sau đó thì không cho động đậy, không cho cười!"

"Nếu trước hừng đông chúng ta thua, ngày mai sẽ tiếp tục đi nghe phu tử giảng bài"

"Nếu trước hừng đông phu tử thua, thể hiện một vạn lần [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho chúng ta!"

"Từng người chúng ta chơi với phu tử."

Chương 1166: [Thực Nhật bí lục 1 (1)

"Ta là người đầu tiên !"

"Một hai ba, tất cả mọi người là...

Con ngươi Bùi Lăng hơi co rụt lại, cả người đều rùng mình.

Trực giác từ nơi sâu xa nói cho hắn biết, hắn nhất định phải thắng hai trò chơi này!

Nếu không chắc chắn phải chết!

Chỉ có điều, hiện tại đồng thời tiến hành hai trò chơi này, nhưng quy tắc lại mâu thuẫn với nhau.

Muốn thắng, hoàn toàn là một thế chết.

Không thể chờ trò chơi bắt đầu!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không kịp đánh pháp lực vào cho pháp y, vội vàng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện!

Một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Thực Nhật bí lục] cần tinh phách Chú Quỷ, Quỷ Tâm Thạch, U Tịch Trúc Mễ, Âm Minh Trùng Noãn..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ không có tỉnh phách Chú Quỷ, Quỷ Tâm Thạch, U Tịch Trúc Mễ, Âm Minh Trùng Noãn..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí tỉnh phách Chú Quỷ cho ngài..."

"Leng keng! Không kiểm tra ra tỉnh phách Chú Quỷ, Quỷ Tâm Thạch, U Tịch Trúc Mễ, Âm Minh Trùng Noãn...

"Leng keng! Hệ thống đang tìm tài nguyên tu luyện thay thế cho ngài..."

Ngay sau đó, hệ thống khống chế Bùi Lăng, mặt không thay đổi đi đến trước mặt học sinh: "Leng keng! Tìm ra tài nguyên tu luyện thay thế, hệ thống tặng miễn phí một số tàn pháp..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, pháp lực trong cơ thể lấy một loại phương thức đặc biệt bắt đầu vận chuyển.

Hắn lấy mặt nạ Yêu Lang trên mặt xuống, dù là dung mạo hay khí tức tự thân phát ra, cũng có một loại nhận biết nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, đều trở nên giống hệt với sơn trưởng!

Tất cả học sinh đều khẽ giật mình, tất cả tiếng kêu gào chơi đùa đều dần nhỏ xuống.

Thấy đám học sinh yên tĩnh lại, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, nắm lấy một học sinh gần đó, trực tiếp hé miệng, gặm cắn...

"Răng rắc"... "Răng rắc"... "Răng rắc"...

Trời tối người yên, mưa như trút nước, xung quanh đều đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón.

Nguồn sáng duy nhất là ánh đèn như đậu trong thủy tạ.

Bùi Lăng đưa lưng về phía đèn đuốc, khuôn mặt giấu trong bóng tối nhìn không rõ, chỉ cảm thấy một đôi mắt sáng như yêu quỷ, hình dáng bên má lại chậm rãi nhúc nhích trong ánh đèn.

Theo tiếng nhấm nuốt giòn tay.

Ánh mắt đám học sinh nhìn Bùi Lăng vô hồn chết lặng, hoàn toàn tĩnh mịch... Mặc cho Bùi Lăng gặm cắn, nhấm nuốt, thôn phệ từng người bọn họ.

Trong toàn bộ quá trình, không có ai chạy trốn, không có ai kêu to, càng không có ai phản kháng.

Dường như đây chỉ là một việc bình thường như ăn cơm uống nước.

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, [Thực Nhật bí lục] này có thể khiến hắn ngụy trang thành nhân vật quỷ dị trong "quỷ dị", đồng thời lừa được "Quỷ dị" trong đó?

Hơi suy nghĩ, hắn chợt phát hiện hình như truyền thừa của "Chú", có rất nhiều thứ đều liên quan đến ngụy trang thân phận!

Trước đó bắt đầu từ [Chú Quỷ đạo cơ], tu sĩ và Chú Quỷ tranh đạo là Chú Quỷ ngụy trang tu sĩ, lừa gạt binh khí bản mệnh; sau đó hắn tranh đạo với "Tang" ở Thiên Ngoại đảo: "Tang" dùng con của mình ngụy trang thành hắn, mà hắn thì bị hệ thống điều khiển, lại ngụy trang thành nhi tử đối phương...

Cuối cùng dẫn đến "Tang" tự tay giải quyết nhi tử của mình, chú lực, truyền thừa và mệnh cách mười hai thành khổ tâm tính toán ngàn năm, đều bị hắn cướp đoạt.

Tiếp theo nữa là Nguyên Anh kiếp.

Hệ thống cũng dùng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang thân phận, lừa được sự tồn tại kinh khủng tìm hắn đánh cờ!

Trong tình huống này, hình cũng giống như vậy.

Những học sinh này đều coi hắn trở thành sơn trưởng trong trưởng tư thục.

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại thôn phệ một học sinh.

Dù những học sinh này bị hắn gặm nuốt thế nào, dường như không có chút cảm giác đau nào, cũng không có huyết dịch chảy ra. Mặc dù thoạt nhìn tình huống miệng vết thương của bọn họ không khác với người sống, nhưng trên thực tế những thứ này căn bản không phải là người!

Tất cả khối thịt bị hắn cắn vào trong miệng đều lập tức hóa thành một luồng năng lượng tỉnh thuần, sau đó theo [Thực Nhật bí lục] vận chuyển, bị hắn hoàn toàn hấp thu...

Theo việc tiến hành gặm nuốt, Bùi Lăng cảm giác được tu vi trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng, hơn nữa mỗi lần thôn phệ xong một học sinh, trong đầu hắn sẽ thêm một môn thuật pháp, cùng rất nhiều ký ức và tâm đắc tu luyện có giá trị cực cao!

Đối với thuật pháp thêm ra trong đầu hắn, hệ thống cũng không có nhắc nhở thu nhận sử dụng, chỉ trực tiếp thêm ra một môn lại một môn thuật pháp trên bảng, dường như chỉ cần là công pháp, thuật pháp, thần thông mà hắn nắm giữ... Hệ thống không cần thu nhận sử dụng từ ngoại giới, mà có thể trực tiếp kiểm tra từ trên người hắn.

Lúc trước hắn nắm giữ môn công pháp [Đoán Cốt quyết] đầu tiên, cũng là như thế.

Lúc này, Bùi Lăng lại thôn phệ hết một học sinh, ong! Lập tức có rất nhiều tâm đắc tu luyện liên quan tới song tu, thải bổ và dạy dỗ lô đỉnh tràn vào trong đầu.

Chương 1167: [Thực Nhật bí lục] (2)

Sau một lát, Bùi Lăng lại đã ăn xong một học sinh, lần này thu hoạch thương đạo Chung Quy thị...

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, mặt không thay đổi tiếp tục tu luyện...

"Răng rắc"... "Răng rắc"... "Răng rắc"...

Đêm mưa yên tĩnh, tiếng nhấm nuốt rõ ràng truyền ra rất xa, rất xa...

Học đường chữ Bính.

Chung Quỳ Kính Y động tác lưu loát đẩy cửa vào, học đường trống rỗng yên tĩnh như chết, u ám hỗn loạn, lúc hành động trâm vòng nhẹ lay động, lại không phát ra chút tiếng vang nào, bước nhanh đi đến bục giảng.

Tình cảnh rất tương tự, nàng luôn cảm giác hình như mình đã trải qua một lần.

cẩn thận đóng kỹ cửa, Chung Quỳ Kính Y lấy ra phù lục màu vàng kim nhạt từ trong túi trữ vật, dùng cho mình.

Lúc này tâm trạng nàng vô cùng nghiêm nghị, chỗ trường tư thục này là "quỷ dị", mình lại mất đi ký ức, nhất định phải nắm giữ càng nhiều quy tắc hơn, mới có đường sống!

Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất là không thể để đám học sinh tìm rat Nhà tranh bên hồ.

Kê Trường Phù toàn thân đẫm máu, ngũ quan đều bị cắt đi, chỉ còn lại lỗ thủng đen nhánh.

Áo bào trắng đã sớm biến thành màu tím đen, tay chân, thân thể mấp mô, vô số vết thương đao đâm, cắt bỏ, gặm nuốt, lửa cháy...

Trải rộng trên đó, xếp chồng từng đống.

Máu tươi ào ạt trượt theo vạt áo nhỏ xuống, hội tụ thành một vũng máu tràn ngập mùi tanh tưởi dưới chân hắn ta.

"Ôi, không có ý nghĩa, làm thế nào phu tử cũng bất động" Một học sinh lẩm bẩm thua trận, đưa tay vọc vào vị trí vốn là hốc mắt của Kê Trường Phù: "Phu tử, phu tử?"

Sắc mặt Kê Trường Phù bình tĩnh, từ đầu đến cuối không nhúc nhích.

Những học sinh này không thể thắng hắn ta trong trò người gỗ!

"Một hai ba, chúng ta đều là người gỗ, không cho nói không được nhúc nhích, không cho phép khóc cũng không cho cười!" Lại một học sinh tiến lên, bắt đầu tỷ thí với Kê Trường Phù.

"Vì sao phu tử không cười? Chúng ta đều cười nhiều lần. Chúng ta tới giúp phu tử đi" Chờ đợi một lát, đám học sinh không cam lòng kêu lên: "Chúng ta dùng cái kéo khắc một khuôn mặt tươi cười giúp phu tử, phu tử sẽ nhanh khóc cũng nhanh cười!"

"Phu tử nhanh nói chuyện nhanh động đậy!"

"Phu tử nhanh thua!"

"Ngươi khắc quá nông, để ta!"

"Ôi chao, nhìn thấy xương cốt, vì sao phu tử còn bất động?"

"Phu tử ngươi nhanh nhìn, chúng ta muốn mở ngực phá bụng cho ngươi, ngươi nhanh sợ hãi nhanh thua!"

Theo tiếng lưỡi dao mở ra nhục thân, cùng xương cốt va chạm, đám học sinh liên tục thuyết phục uy hiếp, đều la hét muốn Kê Trường Phù nhanh thua trận.

Kê Trường Phù không để ý tới chút nào, trong lòng tính toán, ngày mai giảng bài, tất cả học sinh đến nơi này đều phải chết!

Trước thủy tạ.

Cuối cùng Bùi Lăng đã thôn phệ xong tất cả học sinh.

Tâm đắc và tạo nghệ thương đạo của hắn đã tăng lên một độ cao tương đối.

Ngoại trừ cái đó ra, việc song tu với đạo lữ, dạy dỗ lô đỉnh cũng giống như trải qua không biết bao nhiêu năm hun đúc và tự mình trải nghiệm, đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, số trường về đạo này.

Dù là chân truyền Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận trước kia, cũng không thể so sánh với hắn bây giờ...

Đúng vào lúc này, đột nhiên mấy tên học sinh học đường chữ Bính bước chân lẹt xẹt đến đây: "Hoa phu tử, đừng nấp nữa, chúng ta đã thấy ngươi!"

"Hoa phu tử, váy của ngươi không giấu kỹ, chúng ta đều nhìn thấy, ra đi!"

"Phu tử, hóa ngươi ở ngay chỗ này!"

"Tìm ra Hoa phu tử... Hoa phu tử, ngươi thua!"

Lúc đang nói chuyện, bọn họ không nhìn Bùi Lăng, trực tiếp đi ngang qua từ bên cạnh hắn, đi vào thủy tạ.

Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển xoay người, vui vẻ nhận lấy những học sinh này...

Tu luyện đến hơn nửa đêm, cuối cùng tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên lần nữa: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, cảm nhận được pháp lực thuần túy bành trướng trong cơ thể, Bùi Lăng không hề do dự nhanh chóng đi ra ngoài.

Hiện tại sơn trưởng chân chính không ở đây, hắn phải nhân cơ hội này, đi tìm Yến Minh Họa, còn có Chung Quỳ Kính Y, sau đó đưa hai người này rời khỏi "quỷ dị"!

Bùi Lăng vừa nhanh chân đi qua cửu khúc trường kiều vừa âm thầm vận chuyển [Thực Nhật bí lục], mặt mũi của hắn dần xảy ra sự thay đổi, chẳng mấy chốc đã hóa thành dáng vẻ một học sinh.

Đây là một học sinh học đường chữ Bính vừa bị hắn thôn phệ hết, vì để phòng tiếp theo gặp phải sơn trưởng, hắn không thể tiếp tục ngụy trang thành sơn trưởng, mà ngụy trang thành học sinh, không cần lo lắng gặp phải sơn trưởng, cũng có thể tùy ý đi lại bên trong trường tư thục.

Lúc âm thầm suy nghĩ, áo bào Bùi Lăng lướt qua một lùm cành lá, lặng yên hòa vào bóng đêm.

Vào đêm, cơn mưa to trong trường tư thục chưa tạnh, còn đang rơi xuống tí tách tí tách.

Hạt mưa đánh vào cành lá, hòn non bộ, hồ thạch, mặt nước...

Phát ra đủ loại tiếng động.

Nhưng ngoại trừ những tiếng động này, tiếng trời bình thường như là côn trùng kêu vang, tước gáy, ếch kêu... Lại biến mất không tung tích.

Dường như nơi đây không có bất kỳ sinh linh gì.

Chương 1168: Càng đuổi càng trốn

Chỉ có tiếng bước chân cực kỳ nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng của Bùi Lăng, từng bước từng bước đi qua đường mòn gạch xanh.

Một lát sau, hắn đi tới cửa chính trường tư thục.

Chẳng biết con chó vàng dưới cửa thuỳ hoa đã đi đâu, toàn bộ đình viện hoa nở liễu xanh tươi, mơ hồ còn có hương hoa đào hạnh, xen lẫn hơi nước dư thừa chầm chậm lưu động.

Đứng sau cửa lớn, Bùi Lăng suy nghĩ, nơi này là lối vào toàn bộ trường tư thục, nhưng cân nhắc đến tình cảnh gặp phải trong Bồng Doanh quan lúc trước, nơi "quỷ dị" khác với những nơi bình thường.

Chưa chắc cửa vào đã là lối ra.

Trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, rất có thể sẽ càng lún càng sâu vào trong "quỷ dị"!

Bởi vậy, so với trực tiếp đi cửa lớn, Bùi Lăng càng tin tưởng cách phán định của hệ thống ở phương diện này, dù sao sau khi tìm ra người, hắn trực tiếp uỷ thác một môn thuật pháp hoặc thần thông trong truyền thừa Thánh Tử, hệ thống tìm không được tài nguyên tu luyện trong trường tư thục này, sẽ dẫn hắn rời khỏi cọc "quỷ dị" này.

"Bắt đầu tìm từ nơi này."

"Cứ điều tra từng tấc một, tìm mãi đến chỗ sâu nhất trong trường tư thục."

"Còn có thời gian nửa buổi tối, hẳn là đủ rồi...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng kiểm tra đình viện sau cửa lớn một lượt, sau khi xác định không có giấu người, tiếp theo đi đến bên trong trường tư thục.

Hắn xuyên qua cửa thuỷ hoa, đi ngang qua hành lang khúc khuỷu, chẳng mấy chốc đã đến cửa học đường chữ Bính.

Đây là học đường mà Chung Quy Kính Y phụ trách dạy dỗ, trên lý thuyết bây giờ đã tan học, bên trong không thể có người.

Nhưng cân nhắc ban ngày hắn và Yến Minh Họa đã tu luyện trong học đường chữ Bính... Cho nên, vẫn phải tìm kiếm trong học đường chữ Bính này.

Thế là, Bùi Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa học đường ra, đi vào.

Lúc này học đường thật sự không có một ai, trong phòng trống rỗng, bục giảng và cái bàn sắp đặt gọn gàng, lại có rất nhiều đồ đạc xốc xếch ngã xuống đất.

Ngoại trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh giấy.

Phía trên mơ hồ có vết mực nhưng vì bị đâm quá nhỏ, đã không nhìn ra lúc trước viết cái gì.

Toàn bộ căn phòng âm trầm, dường như rất lâu không có ai ở, lộ ra sự âm u lạnh lẽo lâu ngày không có người.

Đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không người, Bùi Lăng chuẩn bị rời đi.

Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua từ bên người mình, tiếp theo nhanh chóng thoát ra ngoài cửa!

Có người!

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, chắc chắn đối phương đã dùng một loại phù lục hoặc là đồ vật cao giai nào đó để ẩn nấp thân hình, vì vậy ánh mắt đầu tiên hắn nhìn qua, mới không có bất kỳ phát hiện gì!

Hiện tại người làm như vậy, còn cố hết sức trốn trong học đường, chắc chắn là Yến Minh Họa!

"Yến đạo hữu dừng bước, ta là Vương Cao!" Bùi Lăng vội vàng truyền âm, nhanh chóng đi theo.

Bởi vì không thể sử dụng thuật pháp trong cọc "quỷ dị" này, vì vậy Bùi Lăng không dám dùng bất kỳ độn thuật gì, chỉ dùng hai chân chạy, vẫn đi theo sau lưng người ẩn thân kia.

Chỉ là vừa đuổi theo không bao xa, Bùi Lăng đã phát hiện: "Yến Minh Họa" chẳng những không dừng lại, ngược lại còn chạy càng lúc càng nhanh, dường như sợ bị hắn đuổi kịp.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, trong "quỷ dị" này có quy tắc xóa ký ức, chắc chắn Yến Minh Họa đã không nhớ rõ tên của hắn.

Trước tiên phải đuổi kịp đối phương!

Chỉ cần có tiếp xúc trên thân thể với Yến Minh Họa, hắn có thể thông qua "Pháp" trên người hắn, chậm rãi khôi phục ký ức nhất định.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ yên lặng đuổi theo sau.

Hắn không thể dùng độn pháp, Yến Minh Họa cũng giống vậy.

Trường tư thục "quỷ dị" này chỉ lớn như vậy, chạy đến cuối cùng, chắc chắn sẽ bị hắn ngăn chặn.

Đến lúc đó, lại chậm rãi giải thích với đối phương...

Cùng lúc đó, trên trán Chung Quỳ Kính Y dần chảy ra mồ hôi lạnh, nàng bị học sinh học đường chữ Bính phát hiện!

Mặc dù nàng sử dụng phù lục cao giai ẩn nấp thân ảnh, nhưng nơi đây là "quỷ dị", rất nhiều quy tắc căn bản không giải thích được.

Hiện tại đã có học sinh thật sự tìm được học đường chữ Bính, nàng sẽ không ôm bất kỳ tâm lý may mắn gì nữa.

Trốn thì còn có một con đường sống!

Tiếp tục đợi ở học đường, cược tên học sinh kia không phát hiện ra mình, nhưng ngồi chờ chết chỉ có một con đường chết!

Bởi vậy, vừa rồi trong chớp mắt tên học sinh kia đẩy cửa học đường chữ Bính ra, nàng trực tiếp chạy ra từ bên người đối phương.

"Yến đạo hữu dừng bước, ta là Vương Cao!"

Lúc này, một giọng nói trầm thấp xen lẫn sự quen thuộc truyền vào trong tai nàng.

Vương Cao?

Vương phu tử?

Chung Quỳ Kính Y ngẩn ngơ, sau đó lập tức chạy càng nhanh.

Đối phương rõ ràng là học sinh học đường chữ Bính, lại có thể sử dụng giọng Vương Cao phu tử, không cần nghĩ, đây chắc chắn là "quỷ dị.

Thậm chí có khả năng ngay cả Vương Cao phu tử cũng đã gặp nạn!

Chung Quy Kính Y vừa chạy thật nhanh, trong lòng vừa nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó.

Hiện tại chỉ cần nàng bị đối phương đuổi kịp, chắc chắn phải chết!

Ngoài ra, cũng không thể trở về chỗ ở của mình trong trường tư thục.

Ở đó chắc chắn có càng nhiều học sinh học đường chữ Bính chờ nàng.

Nếu Vương Cao phu tử đã gặp nạn, chắc hẳn nơi ở của đối phương cũng không an toàn.

Chương 1169: Xâm nhập vào lòng địch (1)

Còn lại là Kê Trường Phù phu tử... Không biết vì sao, rõ ràng trong trí nhớ vị Kê phu tử này cũng không vô lễ với nàng, nhưng lúc trong lòng nàng nghĩ đến vị Kê phu tử này, luôn có sự chán ghét và phản cảm không diễn tả được.

Hiện tại cũng không thể đến chỗ đối phương!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức thay đổi phương hướng, bỏ chạy vào chỗ sâu nhất trong trường tư thục.

Bóng đêm dày đặc, mưa to dần như trút nước, bầu trời trên đỉnh đầu liên tục phát ra tiếng sấm ù ù.

Răng rắc!

Một đạo sấm sét nổ tung trên bầu trời, điện quang nứt nẻ như mạng nhện trong mây đen, trong chớp mắt điện quang chiếu sáng cả trưởng tư thục.

Chỉ thấy hai bóng dáng một đuổi một chạy, nhanh chóng độn vào chỗ sâu trong trường tư thục...

Gió đêm gào thét, đất cát đầy trời.

Đêm nay trời u ám, che đậy trăng sao, chỉ thỉnh thoảng có ánh sáng nhỏ bé sót lại, soi sáng ra hình dáng cồn cát mơ hồ.

Một tòa tiếp một tòa cồn cát như liên miên vô tận.

Hai bóng dáng dựa vào màn đêm che lấp lặng yên bay lượn, cuối cùng hạ xuống đỉnh một cồn cát.

Động tác nhẹ nhàng, hạt cát không vung vãi.

Lúc này hai người đều đội một bộ mũ che màu xám, một người trong đó tóc dài rối tung, mặt mày sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, phía sau áo choàng mơ hồ hở ra một góc, dường như đang vác binh khí gì đó, khí tức quanh người hùng hồn mênh mông, chính là Nguyên Anh hậu kỳ; một người khác khuôn mặt trông vô cùng bình thường, thuộc kiểu ném ở trong đám người cũng không tìm ra, chỉ là lúc nào khóe miệng cũng ngậm một chút ý cười, làm người vừa gặp đã cảm thấy thân thiện, khí thế của hắn ta trầm thấp nặng nề, cũng là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.

Đó là Kiếm Tử Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ, cùng Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức!

"Phía trước là địa giới Luân Hồi tháp, cẩn thận" Chung Quỳ Việt Cức đưa mắt nhìn về phía chân trời đằng xa, ở đó có một tòa thành lớn ẩn thân sau cồn cát trùng điệp.

Mặc dù quanh năm bão cát cuồn cuộn, lại vì trong thành có tòa ốc đảo quy mô không nhỏ, trong ốc đảo có suối nước ngọt cực kỳ hiếm thấy ở đại mạc, bên cạnh nước suối còn sinh trưởng rất nhiều cỏ cây, đủ để cung cấp nuôi dưỡng cho một phần sinh linh sinh tồn.

Theo ngày tháng tích lũy, tụ tập không ít lê dân, có rất nhiều người.

Chỉ có điều, tài nguyên này không có tác dụng gì với tu sĩ.

Vì vậy, người tu tập nơi đây đều là phàm nhân.

Ninh Vô Dạ bình tĩnh nói: "Đã biết."

"Lần đại chiến chính ma này, dù vì Luân Hồi tháp mà ra nhưng phàm nhân nằm dưới sự quản lý của hắn vẫn vô tội. Nếu lần này chúng ta gặp phải ma tu, cứ giết không tha! Nhưng không thể hại đến phàm nhân nơi đây."

Chung Quỳ Việt Cức gật đầu nói: "Đúng là như thế. Chúng ta là danh môn chính đạo, sao có thể bắt chước cách làm việc của Ma tông?"

Ninh Vô Dạ ngắm nhìn xung quanh, mỉm cười nói: "Không động đến phàm nhân, cũng không thể buông tha ma tu"

"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng." Chung Quỳ Việt Cức khẽ lắc đầu, nhắc nhở: "Chúng ta chỉ cần cố gắng đề phòng bại lộ hành tung.

"Cũng tốt" Ninh Vô Dạ hơi suy nghĩ, gật đầu nói: "Nghỉ ngơi gần đủ rồi, đi!"

Vừa nói ra, hai bóng dáng tiếp tục bay lượn về nơi xa.

Trong đêm tối có vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến hoạt động trên sa mạc, tiếng tay áo tung bay bị tuỳ tiện che đậy, bọn họ như Thủy tộc trong nước sâu, lặng yên không tiếng động chui vào địa giới Luân Hồi tháp.

Đi đường cực kỳ thuận lợi, nhưng Chung Quỷ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lại không dám chủ quan chút nào.

Lần này bọn họ đi, bên ngoài là tiến hành trả thù vì Luân Hồi tháp xâm chiếm Cửu Nghi sơn, trắng trợn tàn sát phàm nhân vô tội dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn, còn chui vào trong lòng địch, tiện đây gây ra hỗn loạn.

Nhưng trên thực tế, mặc dù hai người bọn họ một người là Thái tử hoàng triều, một người là Kiếm Tử Kiếm tông, thân phận không thấp, dù sao tuổi tác còn trẻ, tu vi đều chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong.

Dù cho Luân Hồi tháp hoàn toàn không đề phòng, với thực lực của bọn họ, cũng không thể công phá đại trận hộ tông của hắn.

Về phần truy sát tu sĩ bên ngoài Luân Hồi tháp, hiện tại mấy đệ tử có tác dụng của Luân Hồi tháp, không phải gia nhập vào liên quân tứ đại Ma tông, đang tiến công Cửu Nghi sơn, cũng nhận lệnh thủ hộ tông môn, trốn ở trong đại trận hộ tông.

Nói cách khác, dù bọn họ tiến vào nội địa Luân Hồi tháp, nhiều lắm chỉ phá hủy một chút tài nguyên, căn bản không thể đưa đến tác dụng thay đổi chiến cuộc.

Tất nhiên ngũ đại chính đạo không thể làm ra việc không có chút ý nghĩa nào, còn để người thừa kế hai tông lớn mạo hiểm.

Dù muốn quấy rối hậu phương của Luân Hồi tháp, cũng không thể phái Thái tử, Kiếm Tử tỉ mỉ bồi dưỡng ra tay.

Hiện tại, sở dĩ hai người bọn họ mạo hiểm tiến vào cảnh nội Luân Hồi tháp, là vì Lưu Lam hoàng triều đột nhiên nhận được một phần lời mời kết minh.

Đối phương đề nghị liên thủ với chính đạo, hủy diệt tứ đại Ma tông!

Mặc dù Ma môn tham lam vô đạo, chính đạo lại không thể không lấy đại cục làm trọng.

Lần này hai người mạo hiểm đến đây, dự định tiến hành tiếp xúc với đối phương, cũng không định đồng ý việc kết minh, mà là vì biết rõ ràng mục đích thật sự của bên kia.

Chương 1170: Xâm nhập vào lòng địch (2)

Nếu có khả năng bộc phát tai họa càng lớn hơn, vậy phải nhanh chóng chuẩn bị tốt cách ứng phó.

Từ sự coi trọng với bên kia, hoàng triều liền điều động Thái tử tự mình xâm nhập vào lòng địch, đồng ý lời mời của hắn ta.

Ninh Vô Dạ là vì có giao tình riêng với Chung Quy Việt Cức, có thể nói tình như huynh đệ nên mới đi theo.

Sau khi bay lượn một lúc lâu, phía trước chầm chậm lộ ra tường thành cao lớn nguy nga.

Hình dạng mặt đất đặc biệt của Luân Hồi tháp, khiến thành trì dưới sự quản lí có khí chất phong tình khác hẳn nơi khác.

Có lẽ là đêm dài, tòa thành trì này vô cùng yên tĩnh, cũng không thấy bất kỳ đèn đuốc gì, dường như là một đầu cự thú cao lớn yên tĩnh phủ phục trong bóng đêm.

Hai người tùy ý nhìn lướt qua, đang định vòng qua thành lớn tránh để bại lộ tung tích, đột nhiên sắc mặt thay đổi!

Tòa thành trì này là nơi tập trung của phàm nhân, phần lớn tu sĩ nhiều nhất chỉ đi ngang qua, sẽ không ở lại nơi này lâu dài. Luân Hồi tháp không giống chính đạo, yêu quý tính mạng lê dân dưới sự quản lý, đối với khu dân cư không có số lượng tu sĩ với tỷ lệ nhất định, hoàn toàn không quan tâm sự chết sống của nó, tất nhiên cũng không bố trí trận pháp che chở cho nó.

Lấy tu vi của Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, thần niệm chỉ tùy ý đảo qua đã cảm nhận được trong thành có tử khí phóng lên tận trời!

Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay vào trong thành.

Chẳng mấy chốc bọn họ lướt qua đầu tường, mắt sáng như đuốc nhìn vào trong thành.

Hiện ra ở trước mặt hai người là một tòa thành trống không.

Dưới rèm trúc nửa mở, đồ ăn mới ăn được một nửa không ai dọn dẹp; trên đường phố, sạp hàng nhiều như rừng đổ ngã liểng xiểng; trong võ viện, đủ loại đồ vật cung cấp cho đám học sinh rèn luyện thân thể bày ra đây đất; trong cửa phía tây, áo cưới thêu đến một nửa còn cắm tú hoa châm...

Mặc dù có thể thấy được những dấu vết thường ngày nơi phàm tục ở khắp nơi, nhưng trong tầm mắt cũng tốt, thần niệm cảm giác cũng được, lại không có bất kỳ người sống nào.

Cả tòa thành này đều tràn ngập tử khí nồng đậm như thực chất.

Dường như tòa thành lớn này đã chết đi!

Hai người không hề do dự, lập tức thi triển thân pháp, một trái một phải nhanh chóng tìm kiếm cả tòa thành trì, chẳng mấy chốc đã xác nhận trong tòa thành này không có bất kỳ người sống gì, không, hoặc phải nói không có dấu vết của bất kỳ ai!

Sắc mặt bọn họ lập tức trầm xuống, phàm nhân trong toà thành lớn này đã bị giết hại toàn bộ.

Không có bất kỳ thi thể gì lưu lại, là vì thi thể là vật liệu rất thường gặp ở Ma môn; Không có bất kỳ vết máu nào lưu lại, là vì máu sinh linh cũng là một loại tài nguyên thường ngày ở Ma môn; Không có bất kỳ hồn phách nào lưu lại, là vì hồn phách sinh linh nhất là Nhân tộc có quá nhiều công dụng với Ma môn...

Đúng vậy, phàm nhân trong toà thành lớn ở địa giới Luân Hồi tháp này, đã bị Luân Hồi tháp giết sạch sẽ!

Điều Luân Hồi tháp gọi là cứu thế, đó là phải xóa sổ một nửa sinh linh ở giới này, không chỉ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước với chính đạo, ngay cả phàm nhân dưới sự quản lý của mình cũng không buông tha.

Vẻ mặt Chung Quy Việt Cức và Ninh Vô Dạ u ám, vừa nãy bọn họ còn nói không thể gây họa cho phàm nhân trong lần đại chiến chính ma này, cho dù có rất nhiều phàm nhân dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn bị Luân Hồi tháp tàn sát, bọn họ lại không thể ra tay với phàm nhân dưới sự quản lý của Luân Hồi tháp... Nào biết phàm nhân dưới sự quản lý của Luân Hồi tháp, đã bị Luân Hồi tháp giết sạch!

"Luân Hồi tháp... Ha ha, hay cho một cái Luân Hồi tháp!" Chung Quy Việt Cức nghĩ đến đây, không khỏi cười lạnh thành tiếng, "Tứ đại Ma tông không có chỗ nào không phải giết hại vạn vật thiên địa để kiếm lợi cho mình, tùy tiện kéo ra một người đều là thứ ích kỷ thấy lợi quên nghĩa. Luân Hồi tháp luôn mồm cứu thế, càng ích kỷ đến cực điểm!"

"Lần đại chiến chính ma này, phải tập trung lực lượng tiêu diệt Luân Hồi tháp!"

"Nếu không, hậu hoạn vô tận."

Ninh Vô Dạ trầm mặt gật đầu: "Luân Hồi tháp lấy danh nghĩa cứu thế đi diệt thế, vì vậy mà gây ra đại chiến chính ma."

"Nếu tiếp tục tha cho bọn họ còn sống ở thế giới này, đại chiến vĩnh viễn không biến mất"

"Hơn nữa ngay cả phàm nhân dưới sự quản lý cũng không buông tha, có thể nói cùng hung cực ác, cực kỳ bi thảm"

"Không thể để bọn họ tồn tại nữa."

Vào lúc này, Truyền Tống Trận trong thành đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, một tu sĩ áo bào xám chậm rãi xuất hiện ở phía trên trận pháp.

Trong chớp mắt hắn ta xuất hiện, thần niệm lập tức đảo qua toàn thành, phát hiện Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ: "Ừm?"

Tu sĩ áo bào xám không hề do dự, vừa sải bước ra đã xuất hiện ở trước mặt hai người, giọng nói lạnh lùng: "Không ngờ ở đây còn có hai con cá lọt lưới."

"Chỉ là tạo hóa tròn và khuyết, số trời Luân Hồi"

"Nên hủy diệt các ngươi, các ngươi không theo, cũng khó thoát đại kiếp Luân Hồi"

"Bản tọa vốn đã rời đi, lại có việc trở về, có thể thấy các ngươi đã định sẵn sẽ vẫn lạc vào hôm nay..."

Chương 1171: Ngày thứ ba (1)

Còn chưa nói hết câu, tên ma tu Kết Đan kỳ này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể lập tức bị cắt thành vô số khối, hình thần câu diệt ngay tại chỗ.

Bang!

Phi kiếm xẹt qua một đường vòng cung sáng như tuyết ở giữa không trung, chầm chậm quay về vỏ kiếm sau lưng Ninh Vô Dạ.

Chung Quỳ Việt Cức nhìn cũng không nhìn thi thể ma tu kia, trầm giọng nói: "Nhiệm vụ quan trọng, không thể kéo dài, đi!"

Một đám mây đen thổi qua, đầu tường đã không còn bóng dáng hai người.

Trường tư thục Khê Ngọ.

Màn đêm như mực.

Chung Quỳ Kính Y vốn đang dốc hết sức bỏ chạy, đã không tự chủ được dừng bước.

Nơi này đã là chỗ sâu nhất trường tư thục, xung quanh đều là tường cao, trước mặt nàng là một căn phòng lẻ loi trơ trọi.

Phòng không lớn, gạch xanh ngói lớn, cột đen đá cổ, song cửa sổ điêu khắc hoa văn bình an bốn mùa.

Sơn trưởng thanh sam trắng bệch, khép tay áo đứng ở ngoài phòng.

Chắc nơi đây là chỗ ở của sơn trưởng.

Nhưng hiện tại sơn trưởng không vào nhà, mà đứng thẳng tắp ở ngoài cửa, mặc cho mưa to xối mình ướt sũng.

Đúng vào lúc này, sau lưng Chung Quỳ Kính Y vang lên tiếng bước chân, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy tên học sinh học đường chữ Bính vẫn đi theo mình đang bước nhanh tới.

Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, phía trước là sơn trưởng trong "quỷ dị", đằng sau là học sinh muốn chơi trốn tìm với nàng!

Là tiến hay lui?

Ngay lúc Chung Quỳ Kính Y nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, Bùi Lăng đã dừng lại, hắn đuổi theo Yến Minh Họa đã đuổi tới chỗ sâu nhất trong trường tư thục, đến nơi này, Yến Minh Họa đã không có chỗ chạy trốn!

Chỉ có điều, không đợi hắn vui mừng đã thấy sơn trưởng chân chính đang canh giữ ở ngoài căn phòng lẻ loi trơ trọi phía trước, lúc này đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, vị sơn trưởng trong quỷ dị này khó đối phó hơn những học sinh kia!

Chỉ có điều, hiện tại chỉ cần hắn tiếp xúc với Yến Minh Họa, đối phương có thể khôi phục ký ức.

Đến lúc đó, hai người bọn họ có thể chậm rãi rời khỏi ánh mắt sơn trưởng, đi tìm Chung Quỳ Kính Y, ba người cùng chạy khỏi quỷ dị này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thăm dò định đi về phía trước một bước.

Thấy sơn trưởng không có chút phản ứng nào, lại đi ra bước thứ hai, bước thứ ba...

Thấy học sinh sau lưng lại tới gần, hàng lông mày kẻ đen của Chung Quỳ Kính Y cau lại, hiện tại xung quanh không có chỗ trốn chạy, nàng chỉ có thể tiếp tục đi tới!

Thế là, học sinh sau lưng tiến lên hai bước, nàng tiến lên một bước, đi thẳng đến chỗ cách sơn trưởng chỉ có mười bước, nàng đột nhiên dừng lại.

Trong đầu lập tức trở nên trống rỗng, quên lãng tất cả những việc trước đó...

Lúc này, thấy "Yến Minh Họa" dừng lại, Bùi Lăng tiếp tục đi tới, chẳng mấy chốc hắn đã đi tới vị trí chỉ cách sau lưng đối phương một bước.

Bởi vì đối phương sử dụng thủ đoạn ẩn nấp thân hình, lúc này thị lực của Bùi Lăng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ của đối phương.

Lúc này hắn đưa tay muốn vỗ vai đối phương, nhưng bàn tay sắp chạm vào đối phương, đột nhiên ngừng lại.

Không đúng!

Hình dáng bóng lưng này không giống Yến Minh Họa!

Người này hình như là Chung Quỷ Kính Y!

Nhận ra điểm ấy, con ngươi Bùi Lăng lập tức co rụt lại, Chung Quỳ Kính Y cũng như hắn, hiện tại đều là phu tử trong trường tư thục quỷ dị này.

Vừa rồi học sinh học đường chữ Giáp tìm đến hắn chơi hai trò chơi, một là chơi trốn tìm, hai là người gỗ.

Hắn dùng hệ thống phá vỡ tình hình, Chung Quỳ Kính Y và Kê Trường Phù cũng làm phu tử, chắc chắn cũng bị ép chơi đùa với những học sinh này!

Trong đó học sinh học đường chữ Bính còn đi ngang qua tìm kiếm Chung Quy Kính Y... Chung Quỳ Kính Y và đám học sinh đang chơi trốn tìm!

Vừa rồi đối phương vẫn trốn tránh hắn, là vì hắn ngụy trang thành học sinh học đường chữ Bính, đối phương lại không thể bị học sinh bắt được.

Trong lòng Bùi Lăng đột nhiên cảnh giác, vừa rồi hắn dùng hệ thống uỷ thác tu luyện, hệ thống dùng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang thành sơn trưởng, lừa được những học sinh trong "quỷ dị" này.

Hiện tại hắn cũng dùng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang thành học sinh, sơn trưởng trước mặt cũng không nhìn ra sơ hở gì.

Nếu bây giờ hắn chạm vào Chung Quy Kính Y... Rất có thể sẽ phát động quy tắc bên trong cọc "quỷ dị" này, Chung Quỳ Kính Y sẽ trực tiếp thua trận trong trò chơi này!

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, sự thật có đúng như hắn nghĩ hay không, hắn không thể xác định, nhưng hắn không thể lấy tính mạng Chung Quỳ Kính Y ra đánh cược.

Vừa rồi hắn vẫn tưởng người mình đuổi theo là Yến Minh Họa, cho nên không suy nghĩ nhiều.

Hiện tại đã phát hiện là Chung Quy Kính Y, vậy tuyệt đối không thể để đối phương có chuyện gì.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng dần thu tay lại, sau đó mượn cơ thể của Chung Quỳ Kính Y che giấu, vẻ ngoài và khí tức của hắn lại xảy ra sự thay đổi, rất nhanh đã biến thành một học sinh học đường chữ Giáp.

Hoàn thành ngụy trang, Bùi Lăng lập tức vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn của Chung Quỳ Kính Y, vác đối phương trên vai, đang muốn tiếp tục đi tìm Yến Minh Họa, đã thấy ánh mắt thâm trầm của sơn trưởng đột nhiên nhìn sang hắn.

Chương 1172: Ngày thứ ba (2)

Trong nháy mắt, đầu óc Bùi Lăng rơi vào sự đình trệ ngắn ngủi.

Nhưng dưới tác dụng của "Pháp", trí nhớ của hắn nhanh chóng khôi phục, chỉ là việc vận chuyển [Thực Nhật bí lục] bị cắt ngang tạm thời, hắn bị bại lộ thân phận ngay tại chỗ.

Giọng sơn trưởng lơ lửng: "Vương phu tử, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi."

Cùng lúc đó, một đạo kinh lôi đánh xuống.

Oanh! !

Bùi Lăng lập tức hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã thấy mình trở lại trong thủy tạ, Chung Quỳ Kính Y không thấy tăm hơi, ngoài cửa sổ có sắc trời chiếu vào, đã là sáng ngày hôm sau!

Hắn không khỏi cau mày, tình cảnh này giống với buổi sáng hôm qua, sơn trưởng có thể cưỡng ép di chuyển vị trí của bọn họ.

Lần này, hình như ngay cả thời gian cũng bị thay đổi.

Chỉ cần đứng trước mặt sơn trưởng này, bọn họ sẽ không thể rời khỏi chỗ "quỷ dị" này...

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, giọng sơn trưởng truyền vào từ ngoài cửa: "Vương phu tử, sắp phải vào lớp rồi, nhanh ra đây."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khôi phục sự tỉnh táo, trước tiên lên lớp, sau đó trên đường đi lại trao đổi một vài tình báo tối hôm qua với Kê Trường Phù, nghĩ cách để đối phương dụ sơn trưởng ra giúp mình...

Thế là hắn đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy sơn trưởng vẫn cách ăn mặc kia, đứng thẳng tắp ở cửa, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Bùi Lăng, nói: "Vương phu tử, nên đi giảng bài cho đám học sinh"

Giọng nói của hắn vẫn như hai ngày trước, hoàn toàn không có ý nhắc tới chuyện tối hôm qua.

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng vững vàng, xem ra sơn trưởng còn không chú ý tới trong học đường chữ Giáp của hắn không có ai.

Dù sao chỉ cần đối phương không nhắc tới, đương nhiên hắn cũng không biết cái gì hết, lập tức gật đầu nói: "Được."

Thế là sơn trưởng xoay người, dẫn theo Bùi Lăng đến nhà tranh bên hồ của Kê Trường Phù.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đến bên ngoài nhà tranh, chưa gõ cửa, Kê Trường Phù đã đi ra, ánh mắt hắn ta yên tĩnh, thu thập gọn gàng sạch sẽ, lại đổi một bộ áo bào màu trắng khác.

Sơn trưởng nhìn hắn ta, nói: "Kê phu tử, nên đi giảng bài cho đám học sinh."

Kê Trường Phù gật đầu nói: "Được."

Ba người tiếp tục đi đến nơi ở của Chung Quy Kính Y.

Trên đường, Bùi Lăng lập tức âm thầm truyền âm nói: "Kê phu tử, tối hôm qua ngươi chơi trò chơi gì với đám học sinh?"

Nghe lời này, Kê Trường Phù nhướn mày, vô thức nâng mắt nhìn cánh tay của mình, thấy chữ bằng máu trên đó, sắc mặt hắn ta hơi thay đổi, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường.

Kê Trường Phù liền truyền âm trả lời: "Không nhớ được cụ thể, Vương phu tử ngươi thì sao?"

Bùi Lăng truyền âm nói: "Chơi trốn tìm và người gỗ, ta đều thắng"

Kê Trường Phù nhắm lại hai mắt, mặc dù hắn ta không nhớ ra tất cả mọi chuyện xảy ra trong tối hôm qua, nhưng trong lòng có một loại sát ý cực kỳ mãnh liệt với học sinh học đường chữ Ất!

Hàng chữ bằng máu ghi lại trên cánh tay hắn ta cũng xác nhận điểm ấy!

Thế nhưng, căn cứ chữ bằng máu ghi chép quy tắc trên cánh tay mình, ba vị phu tử bọn họ đang không ngừng mất trí nhớ.

Nhưng vị Vương phu tử này, hình như nhớ rõ nhiều việc hơn hắn ta?

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù tiếp tục truyền âm nói: "Vương phu tử, hôm nay ngươi muốn dạy cái gì?"

Bùi Lăng trả lời: "Hôm nay ta không lên lớp, muốn rời khỏi chỗ 'quỷ dị' này!"

Kê Trường Phù lập tức hỏi: "Vương phu tử biết rời đi thế nào à?"

"Chỗ sâu nhất trong trường tư thục có tòa ốc xá độc lập." Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm: "Đó là nơi ở của sơn trưởng, nơi đó có cách rời khỏi quỷ dị"

Kê Trường Phù là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, dù cho hiện tại mất trí nhớ cũng tuyệt đối không thể tuỳ tiện bị mắc lừa.

Bởi vậy, hiện tại Bùi Lăng sẽ không chủ động đề nghị đối phương đi dụ sơn trưởng giúp mình.

Hắn chỉ cần nói cho đối phương biết một manh mối có liên quan với lối ra, dù thật hay giả, cũng mặc kệ đối phương có tin hay không, chỉ cần tiếp theo Kê Trường Phù muốn rời khỏi "quỷ dị", chắc chắn sẽ đi kiểm tra một hai.

Mặc dù không biết rốt cuộc trong căn phòng của sơn trưởng có cái gì, nhưng tối hôm qua sơn trưởng vẫn dầm mưa canh giữ ở ngoài phòng, có thể thấy được tầm quan trọng của nó.

Huống hồ là chỗ sâu nhất trong toà trường tư thục "quỷ dị" này, nghĩ đến chắc chắn bên trong có bí mật gì đó.

Chỉ cần Kê Trường Phù đi qua đó mở căn phòng kia ra, có xác suất rất lớn sẽ dụ sơn trưởng qua.

Đến lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội dẫn Yến Minh Họa và Chung Quỳ Kính Y rời khôi "quỷ dị"..

Quả nhiên, nghe thấy Vương phu tử biết lối ra của "quỷ dị", Kê Trường Phù chỉ do dự một chút, lập tức khắc xuống một hàng chữ bằng máu trên cánh tay, ghi lại vị trí.

Đúng vào lúc này, bọn họ đi tới trước tinh xá cây liễu vờn quanh.

Sau khi sơn trưởng tiến lên gõ cửa, Chung Quỳ Kính Y đi ra.

Nàng thấy tất cả vẫn như bình thường.

Sơn trưởng nói: "Hoa phu tử, thời gian không còn sớm, nên đi giảng bài cho đám học sinh"

Đợi Chung Quỳ Kính Y đồng ý, một đoàn người đi đến phía trước học đường.

Lần này tới trước học đường chữ Giáp, sơn trưởng đứng ở cửa nhìn trừng trừng vào Bùi Lăng: "Vương phu tử, dạy bảo đâm học sinh thật tốt, chờ sau khi trường học nghiên cứu thêm, trường tư thục sẽ không đối xử tệ với các ngươi."

Chương 1173: Tìm kiếm

Bùi Lăng gật đầu: "Sơn trưởng yên tâm, từ trước đến nay ta không hề giữ lại chút nào với đám học sinh"

Nói xong, một mình hắn đi vào học đường, nhanh chóng đóng cửa lại.

Sơn trưởng nhìn cửa ra vào đóng chặt một lát, lúc này mới xoay người dẫn hai người còn lại tới học đường chữ Ất.

"Kê phu tử, đừng giấu giếm đám học sinh bất kỳ điều gì, là sư trưởng của người ta, đây là bổn phận mà ngươi nên hoàn thành"

Sơn trưởng xoay người nhìn về phía Kê Trường Phù, chậm rãi căn dặn.

Kê Trường Phù nói: "Sơn trưởng yên tâm, ta sẽ không phụ sự nhắc nhở của sơn trưởng"

Nói xong, hắn ta cũng đi vào học đường.

Cuối cùng đến lượt Chung Quỳ Kính Y, sơn trưởng đứng ở bên ngoài học đường chữ Bính, nói: "Hoa phu tử, dạy bảo học sinh thật tốt, dốc lòng truyền thụ, đừng làm trễ nải tiền đồ của đám học sinh"

Chung Quỳ Kính Y gật đầu: "Được"

Chợt, sơn trưởng âm u lạnh lẽo nhìn chăm chú, cất bước đi vào học đường.

Học đường chữ Giáp.

Trong học đường trống rỗng chỉ có một mình Bùi Lăng, không có bất kỳ học sinh gì.

Hắn chờ thời gian mấy tức, tiếng lên lớp còn chưa vang lên, trực tiếp đi qua mở cửa lớn.

Ngoài cửa không có một ai.

Điều này khiến Bùi Lăng khẽ gật đầu, trong chốc lát tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên, thậm chí chỉ cần sơn trưởng đưa Chung Quỳ Kính Y vào học đường chữ Bính, sẽ lập tức tới xem hắn.

Đến lúc đó sẽ giống như hôm qua, hắn rất khó tìm được cơ hội rời đi!

Nhân lúc này, Bùi Lăng rời khỏi học đường, vừa sải bước ra, khuôn mặt hắn lập tức hóa thành một học sinh học đường chữ Giáp.

Học đường chữ Ất.

Kê Trường Phù lạnh lùng nhìn học sinh phía dưới, sau khi chờ đợi một, cuối cùng tiếng miếng sắt gõ vào nhau đã vang lên.

Hắn ta lập tức nói: "Lên lớp!"

Đám học sinh cùng đồng thanh đáp: "Vâng, phu tử"

Kê Trường Phù nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chỉ vào một học sinh, nói: "Ngươi, tới nói về thiên ý một chút!"

Học sinh lắc đầu nói: "Phu tử chưa từng truyền thụ thiên ý cho chúng ta, kính xin phu tử chỉ dạy."

"Ba!"

Kê Trường Phù vỗ bục giảng, nghiêm nghị quát: "Huy hoàng thiên ý cũng không biết, khốn kiếp!"

"Bây giờ đi lên nhận phạt!"

Học đường chữ Bính.

Sau khi Chung Quy Kính Y đi vào học đường đã phát hiện, hình như hôm nay số người ít đi rất nhiều?

Thế nhưng, nàng cũng không nhớ rõ hôm qua có cụ thể bao nhiêu học sinh, chỉ là có một cảm giác học sinh ít đi rất nhiều...

Lúc này, tiếng miếng sắt gõ vào nhau vang lên.

Chung Quỳ Kính Y hơi do dự, vẫn nói: "Lên lớp"

Ngay sau đó, nàng đang muốn bắt đầu giảng giải khóa học trong hôm nay, lúc cúi đầu lại thấy chữ bằng máu trong lòng bàn tay, hàng lông mày kẻ đen không nhịn được cau lại.

Suy nghĩ đảo quanh, liền chỉ vào một tên học sinh trong đó nói:

"Ngươi tới nói thử xem, hôm qua ta dạy cái gì?"

Một lát sau.

Bùi Lăng đi đến cửa chính trường tư thục, lúc này mưa vẫn đang rơi, tối hôm qua không thấy con chó vàng đâu, không biết từ khi nào lại yên lặng nằm ở dưới cửa thuỷ hoa, phát hiện có người tới gần chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, không tiếp tục để ý nữa.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt nghiêm nghị.

Tối hôm qua tốn cả một đêm, hắn cũng không tìm được Yến Minh Họa.

Mặc dù biết đối phương là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, sẽ không dễ chết như vậy.

Nhưng ở trong "quỷ dị" này, lại có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vì vậy, trong lòng luôn cảm thấy hơi bất an.

"Vẫn nên đi tìm Yến Minh Họa trước..."

"Pháp' có thể để ta giữ lại ký ức, [Thực Nhật bí lục] có thể để ta ngụy trang thành học sinh"

"Hiện tại 'quỷ dị' này không có sự uy hiếp quá lớn với ta, nhưng phải chú ý không thể tới quá gần sơn trưởng"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bắt đầu điều tra xung quanh.

Đầu tiên hắn vòng qua ba tòa học đường, đi tìm chỗ sâu trong trường tư thục.

Lúc này phu tử và học sinh đều ở trong học đường, hậu viện trống rỗng, vừa hay để Bùi Lăng thuận tiện hành động.

Hắn tìm kiếm tất cả mọi nơi từng tấc một, ngay cả nơi ở của ba người cũng không bỏ qua. Sau nửa canh giờ, dù cho không thể sử dụng thuật pháp, Bùi Lăng cũng đã tìm kiếm toàn bộ trường tư thục một lần.

Ngoại trừ ba tòa học đường và căn phòng mà sơn trưởng trông coi bên ngoài, đã đi tìm toàn bộ những nơi khác nhưng không có bất kỳ tung tích gì của Yến Minh Họa.

Bùi Lăng không nhịn được cau mày, cân nhắc đến hôm qua hắn gặp được Yến Minh Họa ở học đường chữ Bính, hắn liền tiếp tục đi về phía học đường chữ Bính.

Nếu trong ba tòa học đường cũng không có tung tích của Yến Minh Họa, chắc chắn Yến Minh Họa bị bao vây trong căn phòng ở chỗ sâu nhất trường tư thục.

Nhưng nếu căn phòng kia cũng không có cái gì, vậy hắn muốn tìm đối phương, cũng chỉ có thể lại dùng hệ thống tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] một lần...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đi đến học đường chữ Bính.

Trong giây lát, hắn đi đến cửa học đường chữ Bính.

Chỉ thấy học đường chữ Bính cũng như hôm qua, mấy tên học sinh ánh mắt vô hồn lại bị Chung Quỳ Kính Y phạt đứng ngoài cửa.

Bùi Lăng trực tiếp đi tới, vẻ mặt đám học sinh ngây ngốc, coi như không thấy hắn.

Kẽo kẹt.

Cửa học đường chữ Bính bị đẩy ra, Bùi Lăng nhanh chân đi vào.

Chương 1174: Ván cờ dang dở biến đổi

Học đường chữ Ất.

Kê Trường Phù nhìn chữ bằng máu trên cánh tay, khẽ nhíu mày, nếu đủ thời gian, hắn ta chắc chắn lấy lý do đánh chết tất cả học sinh trong học đường!

Chỉ có điều, bây giờ vẫn là rời khỏi "quỷ dị" quan trọng hơn.

"Trong lúc lên lớp, phu tử có thể rời khỏi học đường..."

"Cửa ra vào 'quỷ dị' ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục..."

Hắn ta đang không ngừng mất trí nhớ, đã không nhớ rõ hai hàng chữ bằng máu này là quy tắc nghe được, hay quy tắc do mình tổng kết ra.

Nhưng tin tức bị hắn ta tự mình khắc trên cánh tay, chắc hẳn lúc ấy mình đã nắm chắc mới đúng.

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù không do dự nữa, cũng mặc kệ chương trình học ở học đường chữ Ất, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

Bóng dáng Kê Trường Phù vừa biến mất, đám học sinh trong học đường lập tức vô cùng giận dữ: "Phu tử đáng chết! Trong lúc giảng bài lại mặc kệ chúng ta, căn bản đang lấy tiền đồ của chúng ta ra làm trò đùa!"

"Phu tử bụng dạ khó lường, hắn căn bản không hy vọng chúng ta học hành có thành tựu!"

"Là sư trưởng của người ta, lại làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh."

"Trước đó vẫn luôn giấu làm của riêng, lần này lại trực tiếp bỏ lại chúng ta... Lẽ nào lại như vậy! Lẽ nào lại như vậy! !"

"Đáng chết! Hắn đáng chết! Hắn đáng chết! !!"

Trong lúc chửi mắng, tất cả học sinh lấy ra giấy trắng, cái kéo, sau khi viết xuống ba chữ "Kê Trường Phù" ở trên tờ giấy trắng, bắt đầu đâm tiểu nhân.

Theo cái kéo lần lượt đâm xuống, trên thân người giấy trào ra máu tươi...

Lúc này, Kê Trường Phù vừa rời khỏi học đường không xa, đang muốn đến chỗ sâu trong trường tư thục, đột nhiên thay đổi sắc mặt, quanh thân có vô số lỗ máu đang chảy máu, máu tươi bắn mạnh ra, sinh cơ nhanh chóng xói mòn, cả người vô lực xụi lơ trên mặt đất.

Sau một lát, bảo thạch trên mi tâm Kê Trường Phù lấp lóe ánh sáng nhạt, vô số huyết văn như mạng nhện bao phủ cả người hắn ta, khiến hắn ta chầm chậm khôi phục.

Chẳng mấy chốc, vết thương của hắn ta khỏi hẳn, sinh cơ khôi phục, đứng lên từ dưới đất.

Nhưng vào lúc này, mi tâm truyền đến một tiếng "răng rắc" rất nhỏ, bảo thạch đột nhiên xuất hiện một vết nứt, chẳng mấy chốc đã nát thành bột mịn, rì rào rơi xuống.

Sắc mặt Kê Trường Phù thay đổi, Thiên Ý Ngọc vỡ nát, mình đã chết trong "quỷ dị" này ba lần? !

Nguy rồi!

Hiện tại chỉ cần hắn ta gặp chuyện ngoài ý muốn một lần nữa, sẽ thật sự thân tử đạo tiêu!

Quy tắc có thể rời khỏi học đường trong lúc lên lớp ở trên cánh tay là giả!

Nhận ra điểm ấy, Kê Trường Phù lập tức cau chặt lông mày, nhưng hiện tại đã rời khỏi học đường... Hắn ta cũng chỉ có thể nắm bắt thời gian đến chỗ sâu trong trường tư thục kiểm tra một hai.

Nếu có thời gian, nếu hắn ta có thể giữ lại ký ức, chắc chắn hắn ta sẽ đi tìm Vương Cao phu tử hoặc là Hoa Hạnh Vũ phu tử, để hai người này dò đường thay hắn ta.

Chỉ có điều, lấy tình huống hiện tại của hắn ta, có lẽ chỉ cần chậm một chút, rất có thể hắn ta sẽ không nhớ rõ mục đích lúc đầu.

Thời gian rất gấp gáp, hắn ta nhất định phải nhân lúc bây giờ ký ức vẫn ăn khớp, nghiệm chứng độ thật giả của một quy tắc cuối cùng.

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù không do dự nữa, nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong trường tư thục.

Két két.

Đẩy cửa lớn học đường chữ Bính ra, Bùi Lăng lập tức thấy Chung Quỳ Kính Y đang thao thao bất tuyệt giảng bài trong học đường trống rỗng.

Hôm qua hắn đã gặp tình cảnh này một lần, lần này lại không thấy bất ngờ chút nào.

Cửa lớn sau lưng tự động đóng lại, Bùi Lăng đi về phía Chung Quỳ Kính Y, trong quá trình này, hắn nhanh chóng hóa thành dáng vẻ Vương Cao, sau đó một phát bắt được cổ tay của đối phương: "Tứ điện hạ, theo ta ra ngoài."

Chung Quỳ Kính Y xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn Bùi Lăng, hỏi:

"Vương Cao phu tử có ý gì?"

Thấy Chung Quỳ Kính Y vẫn không có ý khôi phục ký ức, Bùi Lăng nhướn mày, nghiêm túc suy nghĩ một trận, lúc này buông tay ra, vận chuyển [Thực Nhật bí lục] đồng thời khuôn mặt hóa thành dáng về sơn trưởng.

Hắn nói lần nữa: "Hoa phu tử, đi theo ta."

Chung Quỳ Kính Y ngẩn ngơ, cảm thấy tình huống này có chỗ nào đó không đúng, nhưng cân nhắc đến đây là sơn trưởng phân phó...

Nàng hơi suy nghĩ lập tức dừng giảng bài, gật đầu nói: "Được."

Bùi Lăng thấy thế, khẽ gật đầu, vẫn là thân phận sơn trưởng dùng tốt!

Thế là, hắn đi ở phía trước, Chung Quỳ Kính Y nhắm mắt theo đuôi sát ở phía sau, hai người trực tiếp rời khỏi học đường chữ Bính.

Đến bên ngoài học đường, Bùi Lăng nhìn học sinh xung quanh, đây đều là vật liệu của [Thực Nhật bí lục], trước tiên dẫn theo, biết đâu chút nữa có thể dùng đến.

Lúc này hắn nói: "Các ngươi đều đi theo ta."

Đám học sinh nghe vậy quay đầu, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm Bùi Lăng, chợt vẻ mặt chết lặng nhẹ gật đầu.

Sau đó, Bùi Lăng dẫn theo Chung Quỳ Kính Y và đám học sinh học đường chữ Bính, đi đến học đường chữ Ất.

Chỗ sâu trong trường tư thục.

Trong ốc xá lẻ loi trơ trọi.

Ảm đạm âm u lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng lại thấy tử điện vắt ngang ngoài cửa sổ, chiếu khắp thiên địa, nhưng cũng không thể chiếu sáng một tấc vuông trong phòng.

Chương 1175: Đổi trắng thay đen (1)

Nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn đuốc to như hạt đậu, tối tăm soi sáng ra bàn cờ dưới đèn.

Một bóng dáng u ám ngồi xếp bằng bên cạnh đèn đột nhiên mở mắt ra, một tia sáng trong vắt lướt qua dưới mũ trùm, nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt.

Ván cờ dang dở trên bàn cờ, vốn rất nhiều cờ đen bao quanh mấy quân cờ trắng lẻ tẻ.

Nhưng bây giờ, mấy viên cờ đen dần bắt đầu chuyển thành cờ trắng.

Bóng dáng u ám trầm mặc nhìn không có bất kỳ hành động gì, chẳng mấy chốc hắn ta lại nhắm mắt, chờ đợi người đánh cờ đến.

Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, khôi phục sự bình tĩnh.

Ngoài phòng, mưa to yên tĩnh rơi xuống, trên bầu trời lôi thiểm điện minh, tất cả như thường, dường như cũng không xảy ra chuyện gì.

Bùi Lăng đi vào cửa học đường chữ Ất, thấy đám học sinh bên trong đang vô cùng kích động mắng chửi phu tử, Kê Trường Phù vốn nên ở đây giảng bài đã không ở trong học đường, hắn lập tức khẽ gật đầu.

Chắc chắn bây giờ Kê Trường Phù đã đi đến chỗ sâu trong trưởng tư thục.

Tiếp theo hắn muốn làm gì, có thể yên tâm to gan hơn chút, bởi vì sơn trưởng sẽ bị Kê Trường Phù hấp dẫn.

Thế là, hắn hơi nghiêng đầu nói với sau lưng: "Các ngươi chờ ở cửa.

Chung Quỳ Kính Y và đám học sinh lần lượt gật đầu đồng ý.

Bùi Lăng một mình đẩy cửa vào, đám học sinh học đường chữ Ất phát hiện tiếng động, tất cả đều nhìn về phía Bùi Lăng.

Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng từ đầy ác ý trước đó, biến thành trống rỗng và chết lặng.

Bùi Lăng nghiêm túc kiểm tra học đường chữ Ất một lượt, không phát hiện tung tích của Yến Minh Họa, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày.

Chợt, quay đầu nhìn về phía đám học sinh bên trong học đường, nói: "Tất cả các ngươi đi theo ta."

Không tìm được Yến Minh Họa, thu hoạch một chút tàn pháp cũng không tệ.

Đám học sinh chất phác đồng ý, sau đó lần lượt đứng dậy, đuổi theo bước chân Bùi Lăng.

Bùi Lăng dẫn theo toàn bộ học sinh học đường chữ Ất đi ra cửa, tụ hợp với Chung Quy Kính Y và học sinh học đường chữ Bính.

Ngắm nhìn xung quanh, Bùi Lăng nói: "Đều đi theo ta."

Sau đó, hắn dẫn theo tất cả mọi người tiếp tục đến học đường chữ Giáp của mình.

Mặc dù vừa rồi hắn đã rời khỏi học đường chữ Giáp, nhưng bây giờ toàn bộ trường tư thục chỉ còn lại học đường chữ Giáp của hắn, cùng căn phòng ở chỗ sâu nhất là chưa điều tra.

Vì vậy, dù khả năng có thấp, hắn cũng phải đi nhìn một lần nữa.

Đường mòn hoa mộc sum suê, uốn lượn đi sâu vào bên trong.

Kê Trường Phù đã đi tới trước căn ốc xá lẻ loi trơ trọi ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục.

Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, nín thở tập trung cảm giác một lát, không phát hiện bất kỳ kẻ nào.

Sau khi hắn ta hơi suy nghĩ, hắn ta đi đến trước cửa phòng, vươn tay định đẩy cửa ra.

Ngay lúc ngón tay hắn ta sắp chạm đến cửa ra vào, cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói: "Kê phu tử, hiện tại đang là lúc đi học, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì?"

Sơn trưởng? !

Kê Trường Phù lập tức giật mình, vừa nãy hắn ta còn kiểm tra xung quanh, rõ ràng nơi này không tồn tại bất kỳ kẻ nào!

Sao sơn trưởng lại...

Còn chưa suy nghĩ xong, trong đầu hắn ta đột nhiên trống rỗng, lập tức mất đi tất cả ký ức!

Oanh! !

Một tia chớp nổ vang giữa không trung, Kê Trường Phù vô thức cảm thấy hơi hoảng hốt.

Chờ hắn ta lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã về trên bục giảng học đường chữ Ất.

Trên mặt Kê Trường Phù lộ ra vẻ nghi ngờ, hiện tại là lúc đi học...

Không sai, hắn ta nên bắt đầu giảng dạy việc học!

Hôm nay sơn trưởng để hắn ta dốc lòng truyền thụ, nhưng hắn ta nắm giữ quá nhiều thứ, chưa chắc cả ngày hôm nay đã kịp dạy xong, phải nắm bắt thời gian...

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù đang muốn bắt đầu giảng bài, chợt thấy chữ bằng máu trên cánh tay.

Hắn ta giật mình, chẳng mấy chốc sắc mặt trở nên lạnh lùng.

"Quỷ dị"!

Nhất định phải nhanh chóng rời đi!

"Trong lúc lên lớp, phu tử có thể rời khỏi học đường..."

"Cửa ra vào 'quỷ dị' chỗ sâu nhất ở trường tư thục..."

Lặp đi lặp lại nhìn hai hàng chữ bằng máu này mấy lần, thế là nhìn học đường trống rỗng, Kê Trường Phù không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài...

Học đường chữ Giáp.

Bùi Lăng tỉ mỉ tìm bên trong học đường một lần, sau đó không ngoài dự đoán, Yến Minh Họa căn bản không ở nơi này.

Hắn hít sâu một hơi, những nơi có thể tìm, trên cơ bản đều tìm qua!

Duy nhất còn một chỗ chưa đi, đó là gian phòng ở chỗ sâu nhất trong trưởng tư thục.

Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp rời khỏi học đường.

Phía trên bầu trời u ám, trong tiếng sấm ù ù mưa như trút nước, dường như không có điểm kết.

Cô cây trong đình viện liên tục bị nước mưa gột rửa tỏa sáng, tươi xanh gần như yêu dị.

Chung Quỳ Kính Y hoa phục uốn lượn, tua rua ngọc quan trên đỉnh đầu cũng hơi lắc lư ở trong mưa gió, khép ống tay áo đứng ở dưới hàng hiên, lẳng lặng chờ đợi hắn. Học sinh học đường chữ Ất và học đường chữ Bính đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều trống rỗng chết lặng, không có chút tức giận nào.

Bùi Lăng nhìn qua Chung Quy Kính Y, trong lòng khe khẽ thở dài.

Chương 1176: Đổi trắng thay đen (2)

Tình huống hiện tại của vị Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều này, còn tồi tệ hơn Kê Trường Phù rất nhiều!

Dường như đối phương đã hoàn toàn tiến vào nhân vật phu tử trưởng tư thục...

Đây là ngày thứ ba, ngày mai sẽ là ngày kiểm tra trong trường tư thục. Mặc dù cho đến bây giờ, dù là hắn, Chung Quỳ Kính Y hay Kê Trường Phù cũng không thật sự xảy ra chuyện.

Nhưng hắn có dự cảm mãnh liệt.

Phần kiểm tra ngày mai mới là chỗ nguy hiểm nhất của cọc "quỷ dị" này!

Hiện tại, hắn chỉ có hai lựa chọn.

Một là dẫn Chung Quỳ Kính Y rời khỏi "quỷ dị" trước, sau đó lại nghĩ cách đi cứu Yến Minh Họa; hai là trực tiếp đến gian phòng chỗ sâu nhất trong trường tư thục để kiểm tra.

Cái trước chắc chắn càng thêm an toàn, cái sau lại phải mạo hiểm rất lớn.

Chỉ có điều...

Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, khẽ lắc đầu.

Chuyện hôm qua, xét đến cùng là hắn không đúng!

Dù tiếp theo nguy hiểm đến cỡ nào, hắn cũng không thể mặc kệ Yến Minh Họa!

Đương nhiên, cũng muốn cứu Chung Quỳ Kính Y.

Nhưng ít ra trước ngày mai, vị Tứ điện hạ này sẽ không xảy ra chuyên.

Hơn nữa hắn còn có thể sớm giải quyết sạch học sinh học đường chữ Bính, để Tứ điện hạ càng an toàn hơn.

Bùi Lăng hạ quyết tâm lập tức mở miệng nói: "Đều đi theo ta."

Nói xong liền đi về một phương hướng.

Đám học sinh học đường chữ Ất, học chữ đường Bính cùng đồng thanh đáp: "Vâng, sơn trưởng."

Bọn họ nhắm mắt đi theo sau lưng Bùi Lăng, Chung Quỳ Kính Y nhìn theo bóng dáng Bùi Lăng, thỉnh thoảng trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, nhưng ngây ngốc suy nghĩ một lát, làm thế nào cũng không nói ra được là nơi nào có vấn đề.

Vẻ mặt đám học sinh ngây ngô trống rỗng, như một đám rối gỗ.

Đám người lại nhanh chóng đi tới cửa học đường chữ Ất.

Bùi Lăng đứng ở cửa, hai mắt nhắm lại, Kê Trường Phù đã đến gian phòng kia, một khi đối phương gặp phải sơn trưởng, chắc chắn sẽ trực tiếp bị sơn trưởng chuyển dời về học đường giảng bài giống hắn trước đó.

Điều hiện tại hắn muốn làm, là trước tiên tìm Kê Trường Phù tìm hiểu tình huống cụ thể một chút...

Ngay lúc đang suy nghĩ, cửa lớn học đường đột nhiên mở ra từ bên trong, vẻ mặt Kê Trường Phù âm trầm, một bộ áo bào trắng bước nhanh đi ra.

Trên đầu hắn ta vẫn đeo băng trán màu vàng kia, chỉ là bảo thạch khảm nạm trên đó đã không thấy tăm hơi, dường như từng gặp chuyện không may gì.

Hai người đối mặt với nhau đều ngẩn ngơ.

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đang muốn truyền âm tìm hiểu tình báo với Kê Trường Phù, đã thấy đối phương vội vàng hành lễ trước một bước: "Sơn trưởng...

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày nhưng còn chưa kịp giải thích, đột nhiên hắn cảm thấy nhục thân, hồn phách, mệnh cách của mình... Trực tiếp xây dựng một loại liên hệ chặt chẽ lại nguy hiểm với một vị nào đó bên trong trường tư thục!

Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, trong cơ thể hắn đột nhiên có thêm một luồng lực lượng cực kỳ quỷ dị, dường như hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự hạn chế bởi quy tắc bên trong trường tư thục!

Việc vận chuyển [Thực Nhật bí lục] cũng lập tức trở nên cực kỳ gian nan!

Loại cảm giác này... Dường như đã từng quen biết.

Hình như hắn từng trải qua một lần!

Lúc trước Thiên Đạo Trúc Cơ, hắn và Chú Quỷ tranh đạo, hai người lấy Trấn Mệnh Hồn Tuyến kết nối, đôi bên tranh cướp tất cả của đối phương... Vào lúc này, mặc dù hắn không thấy Trấn Mệnh Hồn Tuyến, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, tình hình hiện tại không hề khác lúc trước.

Chỉ có điều, lần này vai trò của hắn, hình như là "Chú Quỷ"?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đây là nguyên nhân "Chú" truyền thừa [Thực Nhật bí lục] !

Hiện tại trong toàn bộ trưởng tư thục, ngoại trừ sơn trưởng, tất cả học sinh và phu tử còn lại đều cho rằng hắn mới là sơn trưởng. [Thực Nhật bí lục] dùng cái này để đổi trắng thay đen, bắt đầu thật sự thay thế sơn trưởng trên ý nghĩa.

Đúng vậy, hiện tại người xây dựng liên hệ với hắn, tất nhiên là vị sơn trưởng kia trong trưởng tư thục.

Điều này gần giống với "Tang" chuẩn bị bố trí ngàn năm ở trên Thiên Ngoại Đảo.

Lúc trước đối phương bày ra hai ván cờ "việc vui" và "đám tang", sau đó lẫn lộn nhận biết thân phận của hắn và con trai hắn ta với người ngoài, dùng cái này để con hắn ta tranh đoạt mệnh cách của hắn.

Chỉ có điều: "Tang" không đạt được truyền thừa của "Chú", cũng chỉ có thể mượn dùng nghi thức để thực hiện hiệu quả truyền thừa của "Chú".

Nhưng hành động lần này cũng không bằng truyền thừa của "Chú" chân chính.

Bây giờ, Bùi Lăng tu luyện truyền thừa của "Chú", [Thực Nhật bí lục] !

Nghĩ tới đây, hắn lập tức ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu toàn lực vận chuyển [Thực Nhật bí lục .

1Một khi bắt đầu tranh đạo, vậy chỉ có tiến không có lùi.

Người thắng thu hoạch được tất cả, thua sẽ không có gì cả, nhục thân, thần hồn, mệnh cách, thân phận, tu vi, tích lũy... Đều là bàn đạp!

Chỗ sâu nhất trong trường tư thục, một tòa ốc xá lẻ loi trơ trọi.

Mặc dù là ban ngày, sắc trời vẫn khó sáng lên chút nào.

Trong phòng u ám lờ mờ, đèn đuốc to như hạt đậu yên tĩnh chiếu sáng.

Xung quanh yên tĩnh như chết, dường như không có bất kỳ sinh cơ gì.

Bóng dáng u ám ngồi xếp bằng dưới đèn, không nhúc nhích.

Chương 1177: Bắt đầu kiểm tra (1)

Trên bàn cờ ở trước mặt hắn ta lại có mấy quân cờ đen bắt đầu biến thành quân cờ trắng.

Sau một lúc lâu, đột nhiên trên bàn cờ, ngoại trừ viên cờ trắng ở chính giữa, cùng viên cờ đen ở trong góc bên ngoài, tất cả cờ đen và cờ trắng khác đều hơi lấp lóe, chợt biến thành nửa trắng nửa đen...

Chỗ sâu trong trường tư thục.

Trước ốc xá lẻ loi trơ trọi.

Sơn trưởng áo xanh trắng bệch đứng đấy không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh băng âm trầm không có bất kỳ dao động gì như một pho tượng.

Mưa to tuỳ tiện rửa sạch tất cả trong đình viện, hơi nước bay múa theo gió, thấm ướt ống tay áo.

Răng rắc.

Một đạo kinh lôi nổ vang giữa không trung, tử điện ngang trời, trong nháy mắt chiếu rọi mặt mũi vặn vẹo dữ tợn của sơn trưởng.

Chỉ là trong giây lát điện quang tần đi, dưới sắc trời ảm đạm, vẻ mặt sơn trưởng vẫn lạnh băng, âm trầm như vậy, dường như vẫn là như thế, chưa bao giờ thay đổi.

Bỗng nhiên, sơn trưởng âm u lạnh lẽo mở miệng: "Kiểm tra sớm!"

Còn chưa nói hết câu, hoàn cảnh xung quanh xảy ra thay đổi, ngoại trừ toà ốc xá phía sau hắn ta, tất cả kiến trúc, hoa cỏ, ao, gạch đá... Bắt đầu run lên nhè nhẹ, dường như từ vật thật biến thành một bức tranh sinh động như thật.

Lúc này, đang theo bức tranh cuốn lên, nhanh chóng kiềm chế.

Toàn bộ không gian trường tư thục Khê Ngọ bắt đầu vặn vẹo, đình viện như bảng màu bị đổ, trong nháy mắt muôn hồng nghìn tía sinh cơ bừng bừng hóa thành một đoàn màu sắc hỗn độn, lại bị lôi kéo khi thì dài mảnh, khi thì tròn dẹt.

Đầu tiên ốc xá biến lớn, nguy nga như ngọn núi, tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ chỉ như một món đồ chơi, tiện tay có thể cầm lên.

Đường nhỏ lót gạch xanh như là một đoàn đay rối, bị bàn tay vô hình vo lại, tùy ý lôi kéo.

Cùng lúc đó, quy tắc cũng bắt đầu hỗn loạn.

Ao điên đảo, cá bơi trên trời, nước mưa treo ngược, ở giữa hoa mộc lay động sinh ra vô số con mắt và răng nhọn...

Trương tư thục vốn có phong cảnh đáng yêu, vui vẻ phồn vinh, trong khoảnh khắc tràn đầy quái dị, vặn vẹo, hỗn loạn, nguy cơ...

Tiếng mưa rơi ù ù.

Cửa học đường chữ Ất, bên ngoài hành lang dưới mái hiên, màn mưa che đậy một phần tầm mắt, hoa cỏ cách vài chục bước đều là một khoảng đỏ xanh mơ hồ.

Vậy gấm của Chung Quỳ Kính Y bồng bềnh, tua rua trên búi tóc lay nhẹ theo gió, hơi mờ mịt đứng dưới hiên; cách nàng không xa, vẻ mặt Kê Trường Phù như thường, biểu cảm cung kính, đáy mắt lại hàm chứa vẻ quỷ quyệt; vẻ mặt rất nhiều học sinh đều trống rỗng chết lặng, nhắm mắt theo đuôi, hộ tống bên cạnh.

tầm mắt và lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Bùi Lăng.

Lúc này, sắc mặt Bùi Lăng càng ngày càng nghiêm nghị.

Theo sự vận chuyển của [Thực Nhật bí lục 1, mối liên hệ giữa hắn và sơn trưởng đã trở nên càng thêm ngưng thực.

Giữa hư không như có vô số sợi tơ tinh tế nhìn không thấy kết nối hai người.

Mặc dù sợi tơ nhỏ bé, lại cực kỳ cứng cỏi, dù là thần binh lợi khí cũng khó có thể cắt đứt Trong đó truyền đến lực kéo to lớn, chỉ cần bất kỳ bên nào hơi không cẩn thận sẽ bị cướp đi tất cả!

Bùi Lăng vận chuyển công pháp, đã dần ổn định trận cước.

Hắn có cảm giác, chỉ cần tiếp theo mình hơi chiếm ưu thế, có thể mượn dùng thân phận sơn trưởng để vụng trộm thả Chung Quy Kính Y rời khỏi trường tư thục trước.

Chỉ có điều, hiện tại hắn chỉ vừa nắm giữ một phần lực lượng quỷ dị, tạm thời chưa thể làm được một bước kia.

"Ta vận chuyển [Thực Nhật bí lục] không đủ hoàn mỹ.

"Phải dùng hệ thống uỷ thác mới được."

"Thế nhưng, phải đẩy Kê Trường Phù ra trước... Hắn là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, dù hiện tại mất trí nhớ cũng vô cùng nguy hiểm!"

"Lúc một khóa uỷ thác, thân thể không bị mình khống chế, tuyệt đối không thể để Kê Trường Phù ở bên cạnh"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía học sinh học đường chữ Ất ở sau lưng, phân phó: "Các ngươi đều về học đường vào học đi"

Đám học sinh chất phác đáp lời: "Vâng, sơn trưởng"

Sau đó, bọn họ nối đuôi nhau đi vào học đường chữ Ất, trở lại chỗ ngồi của mình.

Tiếp theo Bùi Lăng lại nhìn về phía Kê Trường Phù, nói: "Kê phu tử, ngươi trở về giảng bài, nhớ kỹ, nhất định phải dốc lòng truyền thụ cho đám học sinh"

"Trong lúc giảng bài, đừng rời khỏi học đường."

Ánh mắt Kê Trường Phù lóe lên, trầm giọng nói: "Sơn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ dạy bảo đám học sinh thật tốt."

Nói xong, hắn ta quay người đi vào học đường chữ Ất.

Thấy cảnh này, vì đề phòng Kê Trường Phù lại rời khỏi học đường chữ Ất, Bùi Lăng tiếp tục phân phó học sinh còn lại: "Trông coi cửa lớn học đường chữ Ất, nếu Kê phu tử đi ra từ bên trong, cứ chơi người gỗ với hắn"

Đám học sinh còn lại đồng loạt gật đầu: "Vâng, sơn trưởng"

Cuối cùng, Bùi Lăng nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y, theo lý mà nói, vị Tứ điện hạ hoàng triều này sẽ không hại hắn, nhưng thân phận hiện tại của hắn là sơn trưởng trường tư thục trong "quỷ dị...

Tốt nhất vẫn cẩn thận một chút, cũng phái Chung Quỳ Kính Y đợi ở trong học đường chữ Bính...

Đang nghĩ ngợi, toàn bộ trường tư thục đột nhiên như một bức tranh bị chầm chậm cuốn lên.

Chương 1178: Bắt đầu kiểm tra (2)

Trong tầm mắt ốc xá, đình viện, ao... Toàn bộ hóa thành một đoàn màu sắc hỗn độn, lúc lớn lúc nhỏ, hình dạng biến ảo khó lường, dưới sự gò bó của một loại lực lượng quỷ quyệt nào đó, bị thu nạp đến một điểm đen nào đó.

Thấy loại biến hóa kì lạ quỷ dị này sắp lan tràn đến gần học đường chữ Ất, Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, đây là sơn trưởng thật ra tay!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức không kịp mở miệng, lập tức toàn lực vận chuyển [Thực Nhật bí lục], đưa tay vạch một cái về phía trước, ngay sau đó tất cả biến hóa đều dừng ở phía trước học đường chữ Ất, không thể tiến thêm chút nào.

Lần đầu sử dụng lực lượng "quỷ dị", Bùi Lăng chỉ ra tay lần này đã cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hồn phách như không chịu nổi!

Cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền đến một lực kéo vô cùng cường đại, Bùi Lăng vội vàng đè xuống phản phệ trên hồn phách, dốc hết sức vận chuyển [Thực Nhật bí lục] !

Khó khăn lắm mới ngăn cản được một vòng thế công của sơn trưởng này, Bùi Lăng còn chưa kịp thở phào, đã thấy một bóng người áo xanh trắng bệch gầy gò, chậm rãi đi ra từ trong màn mưa.

Là sơn trưởng chân chính!

Tử điện ngang trời, lôi đình cuồn cuộn, trong nháy mắt soi sáng ra khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của sơn trưởng.

Giọng hắn ta âm u lạnh lẽo, lơ lửng không cố định, nghiêm nghị nói: "Bắt đầu kiểm tra sớm."

Lúc nói chuyện, hoàn cảnh xung quanh sơn trưởng lại xảy ra biến hóa, không gian hóa thành bảng màu mơ hồ hỗn độn, xoay tròn kiềm chế như vòng xoáy.

Trung tâm vòng xoáy, hình bóng lay động lộ ra một tòa ốc xá lẻ loi trơ trọi, là gian phòng ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục.

Nó vẫn đi theo sau lưng sơn trưởng, không hề chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào từ không gian vặn vẹo.

Trong trường tư thục, tất cả kiến trúc, đình viện, ao, hoa mộc khác... Từng cái sụp đổ thành nguyên điểm, sau đó trực tiếp bị sơn trưởng nuốt vào.

Chẳng mấy chốc, học đường chữ Giáp cũng hóa thành một nguyên điểm nho nhỏ trong không gian vặn vẹo...

Thấy tiếp theo sẽ đến lượt học đường chữ Ất, con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, lại không rảnh quan tâm Chung Quỳ Kính Y còn ở bên cạnh, lập tức nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Hệ thống tu luyện [Thực Nhật bí lục] cho ngài...

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, không giống lúc tu luyện [Thực Nhật bí lục] vào hôm qua, lần này hệ thống cũng không đưa tặng cái gì, mà trực tiếp bắt đầu vận hành công pháp.

Đối với điều này, Bùi Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc ấy hắn dùng hệ thống uỷ thác Thiên Đạo Trúc Cơ chỉ pháp, lúc mới bắt đầu Trúc Cơ, hệ thống sẽ đưa tặng đủ loại vật liệu cho hắn.

Nhưng khi hắn Trúc Cơ giữa chừng và tranh đạo với Chú Quỷ, hệ thống đều trực tiếp vận chuyển công pháp, ưu tiên tranh đạo thay hắn.

Hiển nhiên lần này cũng giống như vậy.

Trong lúc ủy thác, công pháp vận chuyển vô cùng trôi chảy, hòa hợp tự nhiên, dường như đã trải qua ngàn vạn lần luyện tập, không có bất kỳ do dự và ngưng trệ gì, hoàn mỹ lại nhanh nhẹn.

Lực lượng "quỷ dị" từ giữa hư không, liên tục không ngừng hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn trực tiếp hé miệng, sau đó dùng sức khẽ hút, học đường chữ Giáp hóa thành nguyên điểm vốn đang bay về phía sơn trưởng, chợt thay đổi phương hướng, rơi vào trong miệng Bùi Lăng!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy lực lượng "quỷ dị" trong cơ thể đột nhiên tăng vọt!

Sơn trưởng lập tức khẽ giật mình, khuôn mặt lạnh băng âm trầm đột nhiên bắt đầu vặn vẹo.

Hắn ta không biết cái gì là tranh đạo, nhưng người giả thành mình ở trước mặt lại quang minh chính đại đánh cắp lực lượng của hắn ta!

Mặc dù không biết tại sao trong trường tư thục lại thêm một người giả thành mình, nhưng bây giờ nhất định phải lập tức xử lý đối phương!

Ánh mắt sơn trưởng âm tàn nhìn qua Bùi Lăng, trong màn mưa hư ảo đột nhiên xuất hiện một cái miệng rộng vô hình như muốn nuốt cả Bùi Lăng và toàn bộ học đường chữ Ất vào trong đó.

Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng lại há miệng, cái miệng rộng vô hình kia cũng bị Bùi Lăng kiềm chế, thôn phệ!

Sơn trưởng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, tiếp theo không có bất kỳ động tác gì, nhưng xung quanh lại đột nhiên hiện ra vô số hình bóng học sinh lay động.

Những học sinh này áo trắng quần xanh, vẻ mặt vui sướng mà tự hào, trên búi tóc của bọn họ đều cài một nhánh hạnh hoa tươi mới. Hạnh hoa như mới được hái xuống từ đầu cành, còn dính giọt sương óng ánh.

Hạnh hoa có ý là hạnh bảng, là tiêu chí đã thông qua kiểm tra.

Đây là học sinh đã từng thông qua kiểm tra!

Đám học sinh nhìn qua Bùi Lăng, sau đó đồng loạt lộ ra nụ cười vui vẻ gần như quỷ dị: "Hì hì ha ha... Hì hì... Ha ha... Hì hì hì hì...

"Sơn trưởng, chúng ta tới chơi đùa đi!"

"Sơn trưởng, chúng ta tới chơi người gỗ, chúng ta đều là người gỗ, một hai ba không được nhúc nhích, không cho nói không cho...

Chương 1179: Sơn trưởng

"Sơn trưởng, chúng ta tới chơi trốn tìm, sơn trưởng trốn, chúng ta bắt, sau khi bắt được hắc hắc hắc..."

"Sơn trưởng, chúng ta tới chơi đoán chữ, chúng ta ra đề mục sơn trưởng đoán, nếu đoán không được..."

"Sơn trưởng, chúng ta tới chơi...

Nhưng không đợi những học sinh này nói xong quy tắc, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại há mồm, tất cả học sinh lập tức vặn vẹo, kéo duỗi, nhanh chóng sụp đổ thành nguyên điểm, bị hắn nuốt vào trong miệng.

Lúc này, thấy sơn trưởng không ngừng dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, trực tiếp bị hệ thống thôn phệ, Bùi Lăng dần hiểu rõ, sơn trưởng này không có linh trí chân chính!

Nếu bây giờ người tranh đạo với hắn là "Tang" hoặc là Chú Quỷ, hiện tại quan trọng nhất là mê hoặc những học sinh, cùng hai vị phu tử Chung Quỳ Kính Y, Kê Trường Phù bên cạnh hắn.

Chỉ cần mất đi những nhân vật mấu chốt xác nhận thân phận của hắn, đối phương có thể nhẹ nhõm thắng được trận tranh đạo này!

Nhưng bây giờ, sơn trưởng chỉ một lòng muốn giết hắn!

Đối với hệ thống có thể vận chuyển [Thực Nhật bí lục] một cách hoàn mỹ, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì.

Ngay lúc Bùi Lăng và sơn trưởng tranh đạo, trong học đường chữ Ất.

Trong căn phòng âm u, Kê Trường Phù chậm rãi nói: "Thuật song tu, thải bổ chi pháp, những thứ này là tâm đắc của ta."

Kể xong tất cả nội dung, hắn ta cúi đầu, dựa vào một đạo điện quang vút không mà qua, thấy chữ bằng máu trên cánh tay lập tức nhướn mày: "quỷ dị"... Mất trí nhớ... Chọc giận thiên ý...

Nhất định phải giết sạch học sinh nơi này!

Nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây!

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù lập tức chỉ vào một học sinh, nói:

"Ngươi tới nói về thiên ý."

Học sinh yếu ớt nói: "Phu tử chưa truyền thụ chương trình học này, học sinh lấy cái gì để trả lời? Học sinh không biết"

"Lẽ nào lại như vậy! Ngay cả thiên ý cũng không biết, lại có mặt mũi gì sinh tồn giữa thiên địa?" Kê Trường Phù lập tức giận dữ, phân phó: "Ngươi nhanh chóng đi lên nhận phạt!"

Học sinh nghe lời đi đến bục giảng, Kê Trường Phù không do dự chút nào, trực tiếp lấy ra pháp bảo hình thước, đập nó thành một bãi thịt nát.

Nhưng lần này, sau khi học sinh bị giết, thi thể hắn ta lập tức hóa thành nguyên điểm, bay thẳng ra học đường.

Ký ức liên quan tới tâm đắc song tu của Kê Trường Phù cũng không khôi phục lại chút nào!

Bởi vì mất trí nhớ, hắn ta không phát hiện xảy ra vấn đề gì, tiếp tục điểm danh học sinh: "Ngươi tới nói, thiên ý là gì?"

"Kính xin phu tử giải đáp nghi ngờ." Ánh mắt tên học sinh này chớp động, đây ác ý nói: "Phu tử đã trừng trị chúng ta, hiện tại phu tử nên truyền đạo thụ nghiệp."

"Không sai, phu tử đừng trì hoãn thời gian, nhanh giảng thuật việc học cho bọn ta."

"Kính xin phu tử đừng nói qua loa nữa."

"Hiện tại là lúc lên lớp, mời phu tử nhớ kỹ lời căn dặn của sơn trưởng, dốc lòng truyền thụ cho chúng ta"

Thấy không thể nhân cơ hội giết sạch tất cả học sinh, Kê Trường Phù không kiên trì nữa, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhanh trốn khỏi "quỷ dị"

Thế là, hắn ta trực tiếp ném lại học sinh trong học đường, đi ra ngoài cửa.

Nhưng vừa mở cửa đã thấy một đám học sinh học đường chữ Bính chặn ở cửa.

Nhìn thấy Kê Trường Phù, bọn họ lập tức mở miệng: "Kê phu tử, chúng ta tới chơi người gỗ."

"Một hai ba, chúng ta đều là người gỗ, không cho nói không được nhúc nhích, không cho phép khóc cũng không cho cười!"

Kê Trường Phù lập tức không dám hành động lung tung, trong lòng hắn ta vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lúc lên lớp có thể rời khỏi học đường, hàng chữ bằng máu này là sai lầm?

Đang nghĩ ngợi, hắn đã thấy bên ngoài học đường chữ Ất bấp bênh, gần xa đều là một mảnh màu sắc hỗn độn mơ hồ, thứ duy nhất bình thường là một khu vực nhỏ ở bên cạnh học đường chữ Ất.

Vẻ mặt Hoa phu tử quần áo đẹp đẽ sợ sệt, khép tay áo đứng ở dưới hiên, tua rua bên cạnh tóc mai khẽ run lên, lộ ra vẻ mờ mịt luống cuống.

Một vị sơn trưởng đứng trong cơn mưa to, một vị sơn trưởng đứng dưới hành lang...

Hai vị sơn trưởng? !

Trong lòng Kê Trường Phù giật mình: "quỷ dị" này còn nguy hiểm hơn cả sự tưởng tượng của hắn ta!

Trong ốc xá lẻ loi trơ trọi.

Đèn đuốc lờ mờ và mờ nhạt đã hình thành thì không thay đổi.

Tiếng mưa rơi ù ù và lôi đình nổ tung đều như không tồn tại, yên tĩnh như đêm không người.

Bóng người u ám vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn ta, tất cả quân cờ nửa trắng nửa đen trên bàn cờ đột nhiên lại lóe lên.

Sau đó toàn bộ bắt đầu chuyển biến về phía cờ đen!

Nhưng vừa mới chuyển biến được hai phần ba, lại một lần nữa ổn định tình hình.

Ngay sau đó, sau một lát giằng co ngắn ngủi, những quân cờ này lại bắt đầu chuyển biến thành cờ trắng...

Tốc độ quân cờ chuyển biến càng lúc càng nhanh.

Chỉ chốc lát sau, tất cả quân cờ nửa trắng nửa đen trước đó, một phần màu đen đã không đủ một phần mười...

Bóng dáng u ám hơi cúi đầu, con ngươi dưới mũ trùm yên tĩnh nhìn tình cảnh này, không có bất kỳ hành động gì.

Mưa rào xối xả.

Không gian xung quanh kiềm chế, quy về hỗn độn.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng đã hoàn toàn chiếm lấy thế chủ đạo.

Chương 1180: Chó vàng

Sơn trưởng thi triển mỗi một môn thủ đoạn, hệ thống sẽ trực tiếp thôn phệ nó, hiện tại hắn đã rõ ràng cảm nhận được lực lượng "quỷ dị" trong cơ thể của mình, đang trở nên càng ngày càng mạnh.

Sự khống chế của sơn trưởng với "quỷ dị" này đã kém hơn hắn!

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng tưởng đại cục đã định, một tràng tiếng chó sủa giòn giã đột nhiên vang lên.

Chỉ thấy ở phía cửa lớn trường tư thục, đã sớm bị màu sắc hỗn độn kiềm chế đột nhiên có một con chó vàng nhảy ra, sau khi nó xuất hiện không chút do dự trực tiếp chạy chậm đến bên cạnh sơn trưởng, mới xoay người điên cuồng sủa về phía Bùi Lăng.

Trong tiếng sủa tràn đầy địch ý, cùng lúc đó bốn chân của nó ép xuống, thân thể nằm thấp, lại đã chuẩn bị tấn công xong xuôi.

Trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ, hiện tại là hệ thống vận chuyển [Thực Nhật bí lục], dù là bất kỳ phương diện nào từ vẻ ngoài khí tức, hắn và sơn trưởng đều không khác nhau chút nào! Con chó vàng này làm thế nào lập tức nhận ra hắn là người giả?

Hệ thống còn đang không ngừng hấp thu lực lượng, rõ ràng sơn trưởng đã suy yếu, khuôn mặt vốn già nua của hắn ta lại càng khô quắt, nhăn nhúm, thậm chí nhanh chóng hiện ra từng đốm đồi mồi, khí tức giảm đột ngột.

Bóng dáng của hắn ta đang không ngừng nhạt đi...

Chỉ là sơn trưởng như không phát hiện, còn đang không ngừng thi triển thủ đoạn phát động công kích với Bùi Lăng.

Dường như phát hiện chủ nhân gặp nguy hiểm, chó vàng sủa gọi một lát, đột nhiên bốn chân nhảy lên, lao về phía Bùi Lăng.

Hệ thống lập tức điều khiển Bùi Lăng trốn tránh, nhưng tốc độ của chó vàng rất nhanh, lập tức bổ nhào đến trước mặt Bùi Lăng, cắn vào vai trái của hắn một cái!

Cùng lúc cơn đau đớn dữ dội truyền đến, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cảm thấy lực kéo trong hư không lập tức tăng vọt, hắn vội vàng tiếp tục vận chuyển [Thực Nhật bí lục], đồng thời một tay hất chó vàng ra.

Ầm!

Chó vàng ngã mạnh xuống đất, nhưng lại lập tức xoay người bò lên, ngửa đầu nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt tràn ngập sự tàn bạo và thù địch.

Nó hơi há miệng, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Trên răng nanh sắc bén dính vết máu đỏ bừng.

Bùi Lăng nhướn mày, tốc độ của con chó vàng này quá nhanh!

Vừa rồi hệ thống đã khống chế hắn né một chút, nếu không một cắn vừa rồi sẽ cắn thẳng vào cổ họng của hắn.

Đương nhiên, lấy tu vi của hắn, dù cổ họng bị con chó này cắn đứt cũng không có khả năng bỏ mình.

Nhưng thương thế này sẽ ảnh hưởng đến việc tranh đạo của hắn.

Trước tiên cần phải giải quyết con chó vàng này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vừa vận chuyển [Thực Nhật bí lục], vừa há miệng muốn mượn dùng lực lượng "quỷ dị", trực tiếp thôn phệ con chó vàng này.

Nhưng hắn liên tiếp thử mấy lần, cũng không thể thành công.

"Con chó vàng này cũng là một phần trong 'quỷ dị, nó biết ta là giả, cho nên ta không thể thôn phệ nó?" Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chó vàng lại đánh về phía hắn.

Hắn nhướn mày, lập tức thông qua lực lượng "quỷ dị" để điều khiển không gian xung quanh vặn vẹo, muốn ngăn cản con chó vàng.

Nhưng trong nháy mắt này con chó vàng lại cắn một cái vào bắp chân của hắn.

Cơn đau dữ dội do răng nhọn gặm nuốt truyền đến.

Bùi Lăng đột nhiên dùng sức, lập tức đá văng con chó vàng ra xa.

Hắn rõ ràng cảm giác được, vốn mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng liên tục hai lần bị công kích, lực lượng "quỷ dị"

mà hắn dùng hệ thống đoạt tới đang bị sơn trưởng lôi kéo về từng chút một.

Nhìn qua con chó vàng trông thì bình thường, lại tràn đầy địch ý nhe răng trợn mắt với mình, sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, không thể thôn phệ, không bị lực lượng "quỷ dị" của hắn ảnh hưởng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức gọi ra một học sinh.

Hắn tâm niệm vừa động, học sinh kia lập tức nói với chó vàng:

"Đại Hoàng, chúng ta tới chơi chơi đoán chữ...

Chó vàng không hề do dự, trực tiếp nhào về phía tên học sinh này, trong nháy mắt cắn nát cổ họng tên học sinh này, chợt thôn phệ nó gần như không còn.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy lực lượng "quỷ dị" trong cơ thể mình đang giảm bớt một phần.

Liên tục ra tay mấy lần lại không có chút tác dụng nào với con chó vàng này, Bùi Lăng lập tức nhận ra con chó vàng này biết hắn là giả, cho nên thân phận sơn trưởng của hắn không có tác dụng với con chó vàng, chỉ cần hắn sử dụng thủ đoạn trong "quỷ dị", sẽ không uy hiếp được con chó vàng này.

Mặc dù nói bây giờ hắn và sơn trưởng đang tranh đạo, hắn vẫn chiếm được ưu thế rất lớn, nhưng không diệt trừ con chó vàng này, hắn không thể sử dụng hệ thống uỷ thác.

Sau đó con chó vàng này lần lượt công kích, hắn sẽ từ từ thua trong trận tranh đạo này!

Nghĩ tới đây, nhìn qua con chó vàng lại đánh về phía mình, Bùi Lăng lập tức mở miệng nói: "Hoa phu tử, giết con chó kia!"

Chung Quỷ Kính Y khép tay áo đứng ở dưới hiên lập tức khẽ giật mình, chợt ống tay áo phất động, một chưởng đánh vào đầu con chó vàng kia.

Chương 1181: Đại cục đã định (1)

Ầm!

Chó vàng chịu một chưởng của Chung Quỳ Kính Y, thân thể chỉ hơi rung nhẹ, sau đó không chịu yếu thế nhào về phía Chung Quy Kính Y.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Một người một chó lập tức ra tay đánh nhau, Chung Quỳ Kính Y không thể sử dụng thuật pháp, chỉ lấy quyền cước đối địch, trông thì vô cùng mạnh mẽ, sắc màu rực rỡ, nhưng con chó vàng vô cùng khéo léo, sức lực không hề yếu, quan trọng nhất là thể chất của nó cực kỳ rắn chắc, thỉnh thoảng trúng một kích, liên tục lăn lộn trên mặt đất vài vòng, lại nhanh chóng đứng lên chiến đấu.

Chỉ một lát sau, Chung Quỳ Kính Y lại đã rơi vào thế yếu.

Thấy thế, Bùi Lăng cau chặt hàng lông mày.

Thực lực của Chung Quỳ Kính Y yếu hơn trước khi tiến vào "quỷ dị" rất nhiều!

Vào lúc này, sơn trưởng đứng trong mưa vươn tay ra, chậm rãi đánh một trảo về phía Bùi Lăng.

Không gian xung quanh Bùi Lăng nhanh chóng lưu động, vặn vẹo, kiềm chế... Vô số màu sắc và hình thù kỳ quái biến ảo lắc lư, như mộng như ảo, vờn quanh Bùi Lăng như muốn ngay sau đó sẽ thôn phệ hắn tiến một kỳ điểm.

"Hệ thống, ta muốn tu luyện" Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng, "Một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] " "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở, hệ thống lại tiếp quản quyền khống chế thân thể, trong nháy mắt lực lượng "quỷ dị" dao động mà ra, không gian xung quanh biến ảo kỳ quái, dường như bị bàn tay lớn vô hình trấn an, nhanh chóng san bằng, khôi phục như lúc ban đầu.

Vào lúc này, Bùi Lăng cảm thấy bên hông đau xót, đã thấy trước đó con chó vàng còn đang chiến đấu với Chung Quỳ Kính Y, chẳng biết đã lao đến bên cạnh hắn từ lúc nào, đang cắn một cái vào bên eo của hắn.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Ngay sau đó, khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng một quyền đánh bay con chó vàng ra ngoài.

Chó vàng rơi xuống đất, lăn tận bốn năm vòng mới đứng lên, hung hăng sủa về phía Bùi Lăng: "Gâu gâu!"

Trong tiếng sủa này tràn đầy cảnh giác và sát ý.

Bùi Lăng cảm thấy, lực lượng "quỷ dị" trong cơ thể mình lại giảm bớt.

Hắn quay đầu nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y, không biết Chung Quỳ Kính Y đã ngừng lại từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, hàng lông mày kẻ đen cau lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thấy thế, hàng lông mày của Bùi Lăng cau chặt, chắc hiện tại hắn còn có thể để Chung Quỳ Kính Y tiếp tục ra tay, nhưng vị Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều này đang không ngừng mất trí nhớ.

Có khả năng đánh được một lúc lại đột nhiên dừng lại!

"Gâu!" Chó vàng sủa lên inh ỏi, hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén, lại đánh về phía Bùi Lăng.

Cửa học đường chữ Ất.

Tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng đấu pháp, tiếng chó sủa... Từng tiếng lọt vào trong tai, Kê Trường Phù lại không rảnh chú ý đến, hắn ta nín thở tập trung, không nhúc nhích đứng đấy.

Trong giây lát, học sinh trước mặt hắn ta như bị tiếng động sau lưng hấp dẫn, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức ván người gỗ này kết thúc, Kê Trường Phù chiến thắng.

Cuối cùng hắn ta đã có thể hành động, nhưng học sinh thứ nhất vẻ mặt trống rỗng đi ra, học sinh thứ hai lại lập tức đi tới:

"Một hai ba, chúng ta đều là người gỗ, không cho nói không cho phép..."

Còn chưa nói hết câu, Kê Trường Phù không hề do dự lập tức lui lại một bước, một tay đóng cửa lớn học đường chữ Ất lại, ba chân bốn cẳng đi trở về bục giảng.

Sắc mặt hắn ta rất âm trầm, không thể rời khỏi học đường chữ Ất!

Nếu không sẽ bị ép chơi trò chơi trí mạng với đám học sinh.

Ngoài ra, hai vị sơn trưởng ngoài cửa như đang nội đấu, đây cũng là chuyện tốt với hắn ta.

Hiện tại hắn ta không cần rời khỏi học đường, chỉ cần chờ hai vị sơn trưởng kia nội đấu thăng cấp, khiến toàn bộ quy tắc "quỷ dị"

xuất hiện sơ hở, có thể nhân cơ hội chạy đi.

Đang nghĩ ngợi, đám học sinh phía dưới đã không nhịn được thúc giục: "Phu tử, nhanh giảng bài."

"Đúng, phu tử còn chưa giảng thiên ý cho chúng ta."

"Thiên ý là cái gì? Phu tử nhanh giảng bài."

"Truyền đạo thụ nghiệp giải đáp nghi ngờ, phu tử đừng làm ảnh hưởng đến thân phận phu tử của ngươi."

"Phu tử đừng lãng phí thời gian, cần biết một tấc thời gian một tấc vàng"

Kê Trường Phù mắt điếc tai ngơ, lại mở lòng bàn tay ra, chấm máu trên cánh tay lại viết xuống một hàng chữ bằng máu. Nhưng chờ giây lát, đám học sinh vẫn còn tiếp tục thúc giục, Kê Trường Phù dần quên mục đích lúc đầu của mình, sau khi trở nên hoảng hốt, hắn ta nhìn quanh học đường một vòng, thấy toàn bộ đám học sinh đang nhìn trừng trừng vào mình, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn: Đám học sinh đều đang đợi mình giảng bài, thân là sư trưởng, lãng phí tuổi thanh xuân quý giá của bọn họ như thế, bây giờ không tốt...

Thế là, hắn ta lập tức nói: "Tiếp theo, ta muốn giảng là..."

Chương 1182: Đại cục đã định (2)

Giông tố đan xen, tử điện ngang trời.

Trong trường tư thục Khê Ngọ, không gian hỗn loạn, quy tắc điên đảo, màu sắc kỳ quái và hình dạng hỗn độn mơ hồ đan xen vào nhau, không gian chấn động vỡ vụn, tản ra từng sợi khí tức nguy hiểm.

Khắp nơi trong tầm mắt đều là dấu vết do đại chiến tạo thành.

Bùi Lăng đứng dưới hiên, nhìn qua sơn trưởng trong mưa.

Tình cảnh của đôi bên lại quay về lúc thế lực ngang nhau!

"Gâu gầu gâu... Chó vàng sủa inh ỏi dữ dội, tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, thủ đoạn trong "quỷ dị" không giải quyết được con chó vàng này. Vừa rồi hắn vẫn không dám dùng thủ đoạn bên ngoài "quỷ dị".

Bởi vậy sẽ bộc lộ ra bản chất hắn không phải sơn trưởng, sẽ lập tức rơi vào thế yếu trong trận tranh đạo, thậm chí trực tiếp thất bại!

Nhưng bây giờ không nhanh chóng diệt trừ con chó vàng này, hắn cũng sẽ từ từ thất bại, cuối cùng mất đi tất cả!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự nữa, hắn quay đầu nhìn về phía con chó vàng, sâu trong con ngươi ẩn hiện một vòng tia sáng cực kỳ quỷ quyệt.

Ngay sau đó, con chó vàng lập tức khựng lại.

Toàn thân nó run rẩy, như đang liều mạng giãy giụa.

Nhưng ở dưới lực lượng nguyền rủa nào đó, lại bị cưỡng ép thao túng lui lại từng bước một.

[Loạn thần kỳ Sinh Chú] !

Đây là một môn nguyền rủa hơi bí ẩn trong truyền thừa của "Chú", Ban đầu ở Thiên Ngoại đảo: "Tang" cũng sử dụng môn nguyền rủa này để khống chế Thạch Vạn Lý và bốn tên đệ tử Tố Chân Thiên, không tiếc lấy tự bạo để cùng chết với Bùi Lăng.

Thi triển môn chú thuật này cần lấy huyết nhục bản thân làm chất dẫn, mới có thể phát động.

Lần đó năm người Thạch Vạn Lý đã nuốt chửng huyết nhục của phân thân "Tang" từ trước.

Về phần Bùi Lăng, lại bị con chó vàng cắn mấy cái, đã sớm có huyết nhục rơi vào trong bụng nó.

Chỉ có điều, có lẽ vì con chó vàng này là thứ trong "quỷ dị", cho dù hiện tại đã trúng [Loạn thần kỳ Sinh Chú], vẫn có thể giãy giụa chống cự.

Đây là việc mà lúc trước năm người Thạch Vạn Lý hoàn toàn không thể làm được.

Ngay trong chớp mắt khống chế con chó vàng, Bùi Lăng lập tức cảm thấy lực lượng "quỷ dị" trong cơ thể lại chảy về phía sơn trưởng.

Thấy thế, Bùi Lăng nhướn mày, lực lượng con chó vàng giãy giụa quá lớn, ý chí chống cự cũng cực kì ương ngạnh, dường như có thể thoát khỏi sự khống chế của [Loạn thần kỳ Sinh Chú] bất cứ lúc nào.

Trong lòng hắn hơi nghiêm nghị, không dám dừng lại chú thuật, lập tức cưỡng ép thao túng còn chó vàng cắn vào trên người sơn trưởng!

"Rống! !!" Chó vàng sủa inh lên, trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc, trong chớp mắt chạm đến sơn trưởng, nó dùng sức nghiêng đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị chú thuật điều khiển hung hăng cắn xuống, chỉ một thoáng trên đùi sơn trưởng da tróc thịt bong.

Ngay khoảnh khắc này, sự giãy giụa của con chó vàng lập tức trở nên cực kỳ kịch liệt.

Da lông dày đặc không che giấu được bắp thịt của nó đang run rẩy dữ dội, cuồng loạn giãy giụa, điên cuồng phản kháng, gần như trong nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chế của [Loạn thần kỳ Sinh Chú] !

Bùi Lăng cau mày, hiện tại tranh đạo với sơn trưởng, hắn đã bắt đầu rơi vào thế yếu.

Lại thêm con chó vàng khó giải quyết này...

Phải thả Kê Trường Phù ra!

Bùi Lăng lập tức hạ quyết tâm, nhưng còn chưa kịp hành động, sơn trưởng đột nhiên cứng rắn nói: "Nghiệt súc, ngay cả chủ nhân của mình mà ngươi cũng không nhận ra!"

Khuôn mặt âm u lạnh lẽo của sơn trưởng lập tức vặn vẹo dữ tợn, hắn ta đột nhiên đưa tay, một tay bắt lấy con chó vàng vừa buông hàm răng nhọn ra, dùng sức nắm lấy.

"Ô..." Con chó vàng chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt vặn vẹo, kéo duỗi, kiềm chế, hóa thành một nguyên điểm nhỏ bé bị sơn trưởng thôn phệ.

Vết thương bị cắn trên đùi sơn trưởng lập tức khôi phục, khí thế của hắn ta cũng đột nhiên nâng cao lên một đoạn, trở nên cực kỳ cường đại.

Trong khoảnh khắc, sơn trưởng lập tức chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận tranh đạo này!

Hắn ta không hề do dự, lập tức ra tay với Bùi Lăng một lần nữa, vết đồi mồi nâu đen trên khuôn mặt già nua gầy gò nhanh chóng nhạt lại, lực lượng trở về, chiếm được ưu thế khiến khuôn mặt vặn vẹo của sơn trưởng thoải mái hơn nhiều, trên trán hiện ra một vòng quỷ quyệt nhàn nhạt.

Không gian xung quanh điên cuồng chấn động, kiềm chế, cô cây, ao nước và ốc xá trong đình viện, thậm chí cả vùng thế giới này đều đang im ắng gào thét, hóa thành hình ảnh với màu sắc khác nhau, vòng xoáy cũng bị rút vào trong lòng bàn tay sơn trưởng.

Trong chớp mắt, Bùi Lăng đã không còn chỗ để trốn!

Thấy cảnh này, đầu tiên hắn khẽ giật mình, tiếp theo quá vui mừng.

Ngay sau đó, hắn lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

Hệ thống lập tức hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong ốc xá lẻ loi trơ trọi.

Trong bóng tối yên tĩnh như chết, dưới một ngọn đèn đuốc, bóng dáng u ám ngồi ngay ngắn bất động, hơi cúi đầu như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chương 1183: Tâm nguyện trong lòng (1)

Trên bàn cờ trước mặt hắn ta, ngoại trừ quân cờ một đen một trắng kia không thay đổi, quân cờ nửa trắng nửa đen khác, đã có chín phần mười chuyển biến thành màu trắng.

Nhưng lúc này, lấy viên cờ đen kia làm trung tâm, quân cờ nửa trắng nửa đen xung quanh đột nhiên lại bắt đầu chuyển biến về phía màu đen.

Chẳng mấy chốc, loại chuyển biến này đã lan tràn đến toàn bộ ván cờ.

Cho đến một thời khắc, quân cờ đen kia đột nhiên biến mất trên bàn cờ.

Sau đó, tất cả quân cờ nửa trắng nửa đen đều nhanh chóng biến thành đen.

Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ một quân cờ trắng ở chính giữa, tất cả quân cờ màu trắng khác đều không đủ một phần mười.

Nhưng ngay sau đó!

Quá trình quân cờ chuyển biến thành màu đen đột nhiên dừng lại, sau đó lại chuyển biến thành màu trắng, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh!

Lần này, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì nữa, theo một đạo kinh lôi nổ vang chấn động toàn bộ trường tư thục, toàn bộ quân cờ trên bàn cờ đã là quân cờ trắng.

Bóng dáng u ám chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn cờ đã thành kết cục đã định trước mặt.

Cờ đã hạ xong.

Mưa rơi càng lúc càng lớn.

Khí tức của sơn trưởng uể oải, bóng dáng lơ lửng không cố định, khi có khi không, đã hoàn toàn dừng lại công kích, không thể dùng bất kỳ thủ đoạn "quỷ dị" gì nữa.

Dưới hiên, Bùi Lăng đứng thẳng tắp, khí tức "quỷ dị" quanh người càng ngày càng mạnh.

Dường như hắn đã là hóa thân quỷ dị nơi đây!

Hệ thống không hề có chút rung động nào vận chuyển [Thực Nhật bí lục], hấp thu xong một phần lực lượng cuối cùng của sơn trưởng.

Trong mưa, bóng dáng sơn trưởng vỡ nát từng khúc, hắn ta không cam lòng phát ra một tiếng rít, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đầy dữ tợn và ác ý, nhưng cuối cùng...

Oanh! !!

Một tiếng sét đánh xuống, sơn trưởng lập tức hóa thành một nguyên điểm, bị Bùi Lăng thôn phệ.

Bùi Lăng lập tức trở nên thất thần...

Trong lúc hoảng hốt, hắn như thấy một thiếu niên sĩ tử lên đường về quê, trên con đường đó, một con chó vàng chạy đi chạy lại, quấn quanh chân hắn ta.

Sĩ tử mặc một bộ áo xanh cả ngày, bởi vì thiếu đồ thay giặt, sau khi lặp đi lặp lại giặt giũ, trong màu xanh kia đã hiện ra màu trắng sau nhiều năm.

Hắn ta mất phụ thân lúc còn nhỏ, mất mẫu thân lúc thiếu niên, cuộc sống vô cùng gian khổ, tộc nhân cho rằng hắn ta không may nên hiếm khi qua lại, chỉ có con chó vàng nuôi dưỡng từ thuở nhỏ vẫn đi theo, chưa từng ghét bỏ.

Sĩ tử này đọc đủ thứ thi thư, học vấn cực kỳ cao thâm nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu chút vận may, luôn thi trượt, cuối cùng sa sút tới mức về quê đến một học đường tên là "trường tư thục Khê Ngọ" để giảng bài.

Sơn trưởng tiền nhiệm của trường tư thục không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi.

Nhân duyên trùng hợp nữ nhi này lại thích sĩ tử, thế là sau khi sĩ tử thành hôn đã thuận lý thành Chương T11kế thừa trường tư thục.

Nhưng không bao lâu, nhạc phụ mắc bệnh ra đi, thê tử tân hôn quá mức đau lòng, chống đỡ hai năm rồi cũng buông tay nhân gian.

Xung quanh xì xào bàn tán, đều cảm thấy sĩ tử thật sự không may, trước khi thành hôn khắc phụ khắc mẫu, sau khi thành hôn khắc chết nhạc phụ, thê tử.

Sĩ tử lên làm sơn trưởng tân nhiệm buồn bã uất ức, từ đây trầm mặc ít nói, cả ngày chỉ làm bạn với chó vàng.

Nhưng những tin đồn này đã ảnh hưởng đến trường tư thục, đám học sinh âm thầm trao đổi tin đồn liên quan tới sơn trưởng mới nghe được từ chỗ phụ mẫu trưởng bối chỗ, đã mất đi sự kính sợ với sơn trưởng, càng ngày càng ngang bướng; các phu tử ghen ghét sơn trưởng mới có phúc phận được lọt vào mắt xanh nữ nhi độc nhất của lão sơn trưởng, lại nghi ngờ với sơn trưởng tân nhiệm, càng ngày càng ầm 1, dứt khoát liên hợp lại yêu cầu chỉnh đốn...

Trường tư thục Khê Ngọ vốn đang phát triển không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn ngày càng sa sút.

Sơn trưởng mới sứt đầu mẻ trán, chạy vạy khắp nơi, hiệu quả lại quá bé nhỏ.

Ngày hôm đó, hắn ta ra ngoài vay tiền không có kết quả, lúc mất mát quay về nhà, trên đường đi qua một khu nghĩa địa, đột nhiên có người áo trắng chặn lại đường đi, nói: "Ngươi có tâm nguyện gì?

Chỗ kia trước không thôn sau không cửa hàng, khuôn mặt người áo trắng tối tăm không rõ như thần ma, trong lòng sơn trưởng mới vô cùng sợ hãi, con chó vàng đi theo lông tóc dựng đứng, cản ở trước mặt hắn ta, điên cuồng sủa về phía người áo trắng, không cho phép hắn ta tới gần chủ nhân.

Người áo trắng cũng không có nhiều động tác hơn, chỉ chậm rãi hỏi: "Ngươi có tâm nguyện gì?"

Sau mấy lần như thế, đã lặng yên biến mất.

Sơn trưởng mới lộn nhào chạy về trường tư thục, suýt nữa bệnh nặng một trận, quyết định từ đây không tiếp tục đi ngang qua chỗ kia nữa.

Chỉ có điều, theo tình trạng chuyển biến xấu, hắn ta nhanh chóng rơi vào tình trạng cùng đường mạt lộ...

Về sau, sơn trưởng mới quỷ thần xui khiến, nghĩ đến lời nói của người áo trắng kia.

Thế là có một ngày, hắn ta thu thập một chút rồi đến nghĩa địa.

Giống như trước đó, sơn trưởng mới không dẫn theo ai, chỉ dẫn theo con chó vàng cùng lớn lên từ thuở nhỏ.

Nhưng lần này chó vàng không biết điều nghe lời giống lúc trước, càng đến gần nghĩa trang càng sủa kêu dữ dội, thậm chí cuối cùng còn cắn một cái vào ống quần hắn ta, dự định cưỡng ép kéo hắn ta đi.

Chương 1184: Tâm nguyện trong lòng (2)

Cứ như là bị ma quỷ ám ảnh, vốn trong lòng sơn trưởng mới còn hơi lo lắng, lại vô cùng cố chấp chỉ muốn đi tìm người áo trắng kia.

Sự ngăn cản của con chó vàng như là nguồn gốc cản trở hắn ta giải quyết tất cả rắc rối gặp phải.

Sơn trưởng mới đột nhiên bùng nổ, nhặt tảng đá ở ven đường lên, cứ thế đập chết con chó vàng...

Cuối cùng, hắn ta đã quay về khu nghĩa địa kia.

Người áo trắng từng gặp trước đó lại xuất hiện lần nữa, vẫn là câu nói kia: "Ngươi có tâm nguyện gì?"

Sơn trưởng mới nhìn bóng người quỷ quyệt trước mặt, nghịch cảnh, khốn đốn, tin đồn, áp lực cuộc sống... Tất cả đều áp đảo sự sợ hãi, hắn ta lớn tiếng nói: "Ta có! Ta muốn đám học sinh ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc vào học! Ta muốn các phu tử chăm chỉ giảng bài, đừng quan tâm việc chỉnh đốn... Ta còn muốn trường tư thục Khê Ngọ vẫn luôn mở cửa!"

"Không ngừng có học sinh, phu tử, thịnh vượng lâu dài!"

Một hơi nói xong tâm nguyện, sơn trưởng mới trừng to mắt nhìn về phía người áo trắng.

Người áo trắng kia như mỉm cười, nói: "Tâm nguyện của ngươi đã được thực hiện."

"Trở lại đi"

Sơn trưởng mới do dự: "Ta cần trả giá gì?"

Người áo trắng lại không trả lời, bóng dáng chậm rãi biến mất.

Sơn trưởng mới hơi mờ mịt đứng đó một lúc lâu, cuối cùng hắn ta lê bước chân nặng nề trở về trường tư thục.

Trên đường thấy thi thể chó vàng lẻ loi trơ trọi ném ở trên đường, có sâu kiến đi ngang qua gặm nuốt.

Có lẽ nhớ tình cảm nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, hắn ta mang thi thể con chó vàng về trường tư thục, chôn nó dưới một làm hoa khi nó còn sống yêu nhất.

Lúc đầu hắn ta cảm thấy người áo trắng đang lừa mình, bởi vì không có sự thay đổi gì.

Nhưng thời gian dần trôi qua, đám học sinh càng ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù ánh mắt của bọn họ cũng càng ngày càng trống rỗng chết lặng; các phu tử cũng dễ dàng điều khiển như tay chân, ngoại trừ truyền đạo thụ nghiệp giải đáp nghi ngờ, không còn suy nghĩ và yêu cầu dư thừa gì khác...

Không chỉ như thế, theo thời gian trôi qua, còn lục tục có học tử mới, phu tử mới gia nhập.

Bọn họ hoàn toàn tương tự với hy vọng của hắn ta, ngoại trừ giảng bài và vào học, không còn suy nghĩ gì khác... Trường tư thục Khê Ngọ thật sự vẫn tiếp tục kéo dài...

Những tin đồn kia cũng vô thức biến mất...

Cũng không biết từ lúc nào, con chó vàng cũng xuất hiện, chỉ là không đi theo bên cạnh như khi còn sống, mà cả ngày nằm gần gốc hoa chôn cất nó, yên lặng để ý bất kỳ người ra vào nào.

Sơn trưởng mới luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng học sinh nghe lời, phu tử an phận, ngay cả con chó vàng bị mình lỡ tay đánh chết cũng sống lại... Cuộc sống này cũng không có gì không tốt.

Hắn ta rất hài lòng.

Hôm đó gặp phải người áo trắng ở nghĩa địa, đúng là vận may của hắn ta.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy xung quanh u ám yên tĩnh, cách đó không xa ánh đèn như đậu, một bàn cờ yên tĩnh bày ra dưới ánh đèn.

Bóng dáng u ám ngồi xếp bằng trước bàn cờ.

Không biết từ khi nào, hắn đã ngồi đối diện bàn cờ.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, người này... Đây là lần thứ tư hắn gặp mặt đối phương!

Lần đầu tiên là ở Bồng Doanh quan.

Lúc ấy, hình như đối phương nhập vào quán chủ Bồng Doanh quan, một vị tu sĩ Luyện Khí kỳ. Mặc dù khuôn mặt hắn ta hoàn toàn khác với hiện tại, nhưng hắn tuyệt đối không nhận nhầm loại cảm giác đè nén mà kinh khủng quen thuộc này!

Lần thứ hai là lúc hắn độ Kim Đan kiếp, không hiểu sao đối phương lại xuất hiện, muốn đánh một ván cờ dang dở với hắn.

Nhưng lúc ấy hắn bị hệ thống uỷ thác, hệ thống trực tiếp lật tung bàn cờ...

Lần thứ ba là Nguyên Anh kiếp... Hệ thống thao túng hắn giả mạo thành một sự tồn tại khác, khiến đối phương tìm nhầm mục tiêu.

Hiện tại, trường tư thục "quỷ dị" lần này là lần thứ tư hắn thấy đối phương!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhanh chóng liếc nhìn bàn cờ, đang định trực tiếp dùng hệ thống uỷ thác, chợt khẽ giật mình.

Trên bàn cờ trước mắt bày một ván cờ dang dở, nhưng bố cục hoàn toàn không giống ba lần trước!

Hơn nữa, sao trên bàn cờ toàn là cờ trắng?

Vào lúc này, giọng của bóng dáng u ám kia ù ù như lôi đình, nói:

"Ván này, ngươi thắng"

Nói xong, một quân cờ trắng trong bàn cờ đột nhiên bắt đầu trôi nổi, rơi vào trong tay Bùi Lăng: "Đến Phù Sinh cảnh"

Còn chưa nói hết câu, bóng dáng u ám nhanh chóng tiêu tán.

Bàn cờ, cây đèn, quân cờ còn lại... Tất cả mọi thứ trong tầm mắt cũng bắt đầu tiêu tán...

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi thứ biến mất không thấy bóng dáng.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện trong rừng cây bên ngoài trường tư thục!

Sau lưng không xa là trường tư thục cửa lớn đóng chặt.

Nó cũng giống với lúc trước hắn rời khỏi Bồng Doanh quan, trên cánh cửa màu sơn bong ra từng mảng, rêu xanh mọc lan tràn, cả tòa kiến trúc thả ra khí tức bỏ hoang đã lâu.

Trưởng tư thục náo nhiệt gọn gàng trong mấy ngày nay như chỉ là một bọt nước như mộng như ảo.

Chương 1185: Ngươi là ai?

Trong lòng Bùi Lãng giật mình, nhanh chóng đeo mặt nạ Yêu Lang lên.

Cùng lúc đó, hắn phát hiện cờ trắng trong tay biến mất không thấy gì nữa, lại hóa thành một thân thể mềm mại ấm áp, xen lẫn mùi hương nhàn nhạt, dựa vào trên người hắn.

Ngoài ra, một nữ tu xinh đẹp quần áo đẹp đẽ, đầu đội ngọc quan cũng khép tay áo đứng cách đó không xa, khuôn mặt nàng tươi đẹp, khí chất cao quý, là Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều Chung Quy Kính Y.

Ở phía bên kia thì có một tên tu sĩ tuấn lãng áo bào trắng kim quan.

Kê Trường Phù cũng bị chuyển ra.

Lúc này vẻ mặt hai người đều sợ sệt, ánh mắt mờ mịt, dường như còn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức.

Nhìn qua giai nhân hoa nhường nguyệt thẹn, ung dung hoa quý trong ngực, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Yến Minh Họa?

Quân cờ trắng kia là Yến Minh Họa biến thành?

Chẳng trách hắn tìm khắp nơi trong "quỷ dị" cũng không tìm được đối phương.

Đang nghĩ ngợi, Yến Minh Họa mở hai mắt ra, cơ thể nhoáng một cái lập tức thoát ra từ trong ngực hắn, xuất hiện bên cạnh Chung Quy Kính Y.

Tận đến giờ phút này, Kê Trường Phù và Chung Quỳ Kính Y còn đang mờ mịt luống cuống mới dân lấy lại tinh thần.

Cuối cùng bọn họ đã nhớ tất cả những việc trong trường tư thục ba ngày quat Vù!

Kê Trường Phù không hề do dự, lập tức phi thân lên, độn về phương xa.

Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa ở đây, hắn ta không có cơ hội ra tay với Chung Quy Kính Y.

Càng quan trọng hơn là, người tên là Vương Cao kia có thể giữ được sự tỉnh táo trong cọc "quỷ dị" này, hơn nữa còn mấy lần âm thầm tính toán mình, đối phương vẫn giấu kín thực lực, hơn nữa giấu giếm rất sâu!

Không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất đối phương cùng một cấp độ với hắn ta và Yến Minh Họa.

Lấy một địch hai, mình không có bất kỳ cơ hội gì.

Có thể thấy khí số của những người này chưa tận, thiên ý để bọn họ có thể giãy giụa thêm mấy ngày.

Tạm chờ bọn họ tiếp tục nghịch thiên mà đi, sau khi thời vận biến ảo, cuối cùng thiên ý lại giao bọn họ vào trong tay mình, tùy ý xử trí!

Thấy Kê Trường Phù không đánh mà lui, nhanh chóng đi xa, Bùi Lăng âm thầm yên lòng.

Hiện tại hắn không muốn khai chiến với vị Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo này, vậy sẽ để lộ thân phận thật của hắn.

Mặc dù nói Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa đang ở bên cạnh, nhưng hiện tại hắn cực kỳ lo lắng Yến Minh Họa sẽ đánh giết cả hắn và Kê Trường Phù!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang chuẩn bị lấy lý do thoát thân, lại nghe Yến Minh Họa đột nhiên nói: "Tứ điện hạ, Kê Trường Phù đã đi xa, có ta ở đây, chắc chắn hắn không dám nửa đường quay về.

"Ngươi chờ ở chỗ này một chút, hoặc một mình về Mạc thành trước."

"Ta có một số việc muốn nói rõ ràng với Vương Cao đại sư:"

Nghe vậy, Chung Quỳ Kính Y vội vàng nói: "Ta, ta về trước!"

Nàng mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám nhìn Vương Cao và Yến Minh Họa lấy một cái, nhanh chóng rời đi như chạy trốn.

Trong trải nghiệm lần này, nàng không khôi phục ký ức còn tốt, vừa khôi phục ký ức, lập tức nhớ tới tình cảnh hoang đường trong học đường vào hôm qua...

Lúc ấy nàng đang giảng bài trong học đường, Yến Minh Họa và Vương Cao đại sư ở phía dưới... Còn ngay trước mặt nàng!

Tình cảnh kia thật sự không dâm tưởng tượng!

Hơn nữa sau đó Vương Cao đại sư còn đi đến bục giảng, ôm nàng một cái... Cũng ngay trước mặt Yến Minh Họa!

Nếu không phải biết Vương Cao đại sư là một luyện đan sư lòng dạ nhân hậu, trong lòng còn có ý tốt, hạng nhất đại điển luận đan, là người rộng rãi phúc hậu, hành động như thế, nàng còn tưởng đối phương chính là người trong ma đạo!

Cũng không biết là ý của Vương Cao đại sư kia, hay bị "quỷ dị"

điều khiển...

Dù sao, mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối không thể nói ra chuyện này!

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Chung Quỳ Kính Y vội vàng thi triển độn pháp, nhanh chóng đi xa.

Lập tức, trong rừng cây chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và Yến Minh Họa.

Bùi Lăng không khỏi tê cả da đầu, nếu hiện tại hắn bắt đầu bỏ chạy mà không dùng độn pháp Trọng Minh tông, chắc chắn sẽ bị Thiên Cơ đuổi kịp; nhưng để lộ ra, Yến Minh Họa càng không bỏ qua cho hắn!

Làm sao bây giờ?

Ngay lúc đang nhanh chóng suy nghĩ, Yến Minh Họa nhìn qua hắn, từ tốn nói: "Để ta nhìn mặt ngươi."

Nghe vậy, suy nghĩ Bùi Lăng vừa thay đổi, lập tức dùng [Huyết Vô Diện] hóa thành dáng vẻ Vương Cao, sau đó mới lấy mặt nạ Yêu Lang xuống.

Yến Minh Họa thờ ơ nhìn xem lại lắc đầu, giọng nói đột nhiên lạnh lùng: "Ta muốn nhìn khuôn mặt thật của ngươi!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, lại không cảm thấy mình có sơ hở gì, [Huyết Vô Diện] là pháp bảo mà tiền bối Trọng Minh tông dùng để chuyện trò vui vẻ trước mặt chưởng giáo Cửu Nghi sơn cũng không lộ ra bộ mặt thật, lúc trước tu vi của hắn quá thấp, không thể hoàn toàn luyện hóa, có lẽ còn có khả năng bị người ta nhìn thấu.

Nhưng sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, việc sử dụng món pháp bảo này đã càng thêm thuận buồm xuôi gió...

Lập tức nhắm mắt nói: "Ta là Vương Cao, đây là bộ mặt thật của ta.

Yến Minh Họa nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn, sau đó nói: "Ngươi đã tiết lộ cái tên 'Vương Cao này trong 'quỷ dị?

Chương 1186: Tìm kiếm thăm dò (1)

"Nếu đây là tên thật của ngươi, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần!"

"Trừ khi ngươi có nhiều át chủ bài, thực lực mạnh như Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù."

"Vương Cao tuyệt đối không phải thân phận thật của ngươi."

"Ngươi cướp sự trong sạch của ta... Rốt cuộc ngươi là ai?"

Sắc mặt Bùi Lăng dần cứng đờ, hắn chỉ biết không thể tiết lộ tên thật trong "quỷ dị" này, nhưng lại không biết hậu quả khi tiết lộ tên thật.

Hiện tại xem ra, trước khi Yến Minh Họa tiến vào cọc "quỷ dị"

này, cũng đã tìm hiểu cặn kẽ tình huống bên trong trường tư thục.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nói thêm gì nữa, nói mình là Vương Cao, Yến Minh Họa còn có thể tha thứ cho hắn, nhưng để đối phương biết hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông...

Thấy "Vương Cao" chậm chạp không nói gì, Yến Minh Họa hỏi từng chữ: "Ngươi là người trong Ma môn?"

Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, thuật thải bổ bá đạo như vậy, lúc ấy nàng đã nghi ngờ đối phương là ma tu.

Nhưng về sau thấy hắn không đuổi tận giết tuyệt, lại tự xưng là Vương Cao, cộng thêm ở trong nơi "quỷ dị" vốn là quy tắc hỗn loạn, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, vì vậy không tiếp tục nghĩ đối phương theo hương ma tu.

Chỉ là trong khoảng thời gian hóa thành quân cờ, Yến Minh Họa ngơ ngác, tỉnh mê, ngược lại không hiểu sao mà tỉnh táo.

Hiện tại, tận mắt thấy đối phương để lộ cái tên "Vương Cao"

này, còn có thể phá vỡ tình hình trong "quỷ dị", đây tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra!

Cách giải thích duy nhất, cái tên này là giả.

Bây giờ, Vương Cao này không chịu để lộ ra thân phận thật sự...

Yến Minh Họa lập tức nghĩ đến phán đoán lúc đầu của mình!

Thấy Yến Minh Họa đã đoán được thân phận của mình, Bùi Lăng thở sâu, lừa gạt nữa đã không có ý nghĩa, vậy cho đối phương một lời giải thích thì tốt hơn!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát trả lời: "Không sai."

Sắc mặt Yến Minh Họa lập tức trở nên trắng bệch.

Nhưng chẳng kịp chờ nàng phản ứng, Bùi Lăng bỗng nhiên ra tay, vỗ một chưởng về phía tim nàng.

Yến Minh Họa lấy lại tinh thần, lập tức đưa ra một ngón tay!

Đầu ngón tay tuyết trắng tinh tế như nhánh hoa khẽ run cách không điểm một cái, nhìn như hời hợt lại có một đạo kình khí cực kỳ sắc bén, cường đại xen lẫn sự lạnh băng, trong nháy mắt bắn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng đột nhiên xóa bỏ chưởng kình, sau đó không hề né tránh...

Oanh!

Chỉ kình đâm xuyên qua cơ thể, lực lượng cường đại lập tức nghiền nát trái tim Bùi Lăng.

Trong máu tươi bắn ra, Bùi Lăng chậm rãi ngã xuống đất, sinh cơ lập tức tiêu tán.

Nhìn tình cảnh đột ngột trước mắt, vẻ mặt Yến Minh Họa ngạc nhiên.

Sau khi kịp phản ứng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bối rối nhưng lại nhanh chóng cưỡng ép bình tĩnh lại.

"Ma tu làm điều phi pháp, âm tàn ác độc, người người có thể tru diệt!" Nàng nhìn thi thể Bùi Lăng trước mặt, lẩm bẩm nói: "Ngươi làm nhục sự trong sạch của ta, lại giấu đầu lộ đuôi, hôm nay ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên"

Dừng lại một chút, ngay sau đó Yến Minh Họa phất ống tay áo một cái: "Ngươi và ta thanh toán xong."

Nói xong, sắc mặt nàng trắng bệch trốn đi.

Tinh thần nàng mất tập trung, sau khi một hơi phi độn vài dặm mới phát hiện đi nhầm phương hướng, vội vàng chuyển hướng đi về phía Mạc thành.

Lúc này, thi thể Bùi Lăng dần hiện ra một luồng sinh cơ mạnh mẽ...

Hắn chưa hoàn toàn sống lại, cửa lớn trường tư thục cách đó không xa đột nhiên từ từ mở ra...

Trời cao mây nhạt, vạn dặm như được rửa sạch.

Dưới vòm trời như lưu ly, ống tay áo Yến Minh Họa bay lên, đang nhanh chóng phi độn.

Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng như bầu trời u ám, hàng lông mày như núi xa nhíu chặt lại.

Thấy tường thành Mạc thành đã hiện ra ở chân trời, lấy tu vi của nàng, chớp mắt có thể đến đó nhưng Yến Minh Họa đột nhiên dừng lại.

Không!

Tình cảnh vừa rồi, rõ ràng Vương Cao đang cố ý!

Đối phương đang cầu xin chết!

Tình nguyện chết cũng không chịu nói thân phận cho nàng biết...

Có lẽ, có lẽ mọi việc không như nàng tưởng tượng?

Lại nói, dù Vương Cao thật sự là ma tu, là đối phương luyện đan cứu ôn dịch Mạc thành...

Có lẽ người trong Ma môn nhưng lòng dạ hướng về chính đạo, sở dĩ là ma tu, chỉ vì trong lòng có nỗi khổ tâm?

Ngoài ra, ngay cả Cửu Nghi sơn cũng không dự đoán được trường tư thục Khê Ngọ "Quỷ dị" xuất hiện chuyển biến xấu, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nàng là Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời cũng bị một sự tồn tại kinh khủng bắt làm quân cờ, đừng nói cứu người, căn bản khó bảo vệ bản thân.

Dựa vào tấm phù lục giữ mạng mà sư môn giao cho mình, nàng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì ý thức nhất định trên bàn cờ.

Cho đến cuối cùng, Vương Cao đột nhiên ngồi vào phía đối diện bàn cờ, nàng mới biết được người đánh cờ mà sự tồn tại kinh khủng kia vẫn muốn chở là Vương Cao! † Nếu không phải cuối cùng Vương Cao thắng vị kia, nàng cũng tốt, Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y cũng được, còn có Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù, tất cả đều phải chết không nghi ngờ.

Đúng vậy, không bàn đến nội tình của Vương Cao, hắn hành động chính trực, lại luôn cứu người.

Có lẽ chuyện kia là đối phương bị "quỷ dị" mê hoặc?

Chương 1187: Tìm kiếm thăm dò (2)

Nghĩ đi nghĩ lại, Yến Minh Họa đột nhiên thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía trường tư thục Khê Ngọ.

Nàng phải nghĩ cách cứu sống Vương Cao!

Mới chút thời gian này, chắc chắn hồn phách đối phương chưa tán đi.

Trước tiên cất kỹ hồn phách Vương Cao, sau đó tìm một đệ tử Ma môn tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, giúp đỡ Vương Cao đoạt xác trùng sinh!

Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng mới lên là một lựa chọn tốt!

Không biết mưa đã ngừng từ lúc nào.

Ánh nắng như lập tức xuất hiện.

Đào hạnh trong đình viện tranh nhau nở rộ, đầu cành vẫn mang theo từng giọt nước óng ánh, chiết xạ đủ loại ánh sáng.

Rêu xanh mọc lan tràn giữa viên gạch, dày đặc như tấm thảm.

Ánh sáng loang lổ chiếu qua cành lá xanh tươi, chiếu xuống trên thân, trên mặt người dưới tán cây.

Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó ngồi dậy thở hồng hộc.

Căn cơ của hắn quá hùng hậu, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm suýt nữa không thể cứu một mạng của hắn!

Đương nhiên, trên người hắn còn có một viên Thiên Thương LỆ cuối cùng, cùng một chút chuẩn bị sau khi đăng lâm huyết tọa Thánh Tử, vào Truyền Thừa điện cướp đoạt được, dù sao không hề lo lắng mình sẽ chết thật.

Dừng lại một chút, trong lòng Bùi Lăng trầm ngâm, cố ý để Yến Minh Họa giết một lần, không biết đối phương có nguôi giận hay không.

Dù sao tiếp theo, thân phận "Vương Cao" này đã chết.

Đối phương đã báo được thù, hắn cũng có thể nhân cơ hội thoát thân...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng ăn một viên đan dược, đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên thay đổi sắc mặt: Nơi này không phải ngoài cửa trường tư thục, mà là bên trong trường tư thục!

Nhưng không đợi hắn làm ra nhiều phản ứng hơn, một luồng lực lượng "quỷ dị" cường đại, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn.

Không lâu sau, hắn đã khôi phục trạng thái cường thịnh sau khi chiến thắng tranh đạo trước đó.

Dường như hắn là sơn trưởng trong cọc "quỷ dị" này!

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn khẽ vươn tay, không gian xung quanh lập tức dao động dữ dội, tiếp theo không gian điên đảo, pháp tắc hỗn loạn, trong tầm mắt một mảnh hỗn độn kỳ quái.

Nhìn tình cảnh rối loạn trước mắt, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, ngay lập tức toàn bộ trường tư thục lại hiện ra trước mắt, hoa tươi liễu xanh không có chút khác thường nào.

Thế là, hắn vẫy tay, ba gian học đường hóa thành ba chấm đen bay vào lòng bàn tay của hắn, lơ lửng bất động, mặc cho hắn đánh giá.

Bùi Lăng nhẹ nhàng phất tay áo, điểm đen lại hóa thành học đường, rối loạn sắp xếp giữa không trung.

Sau đó, bên cạnh hắn lại xuất hiện hình bóng lay động của học sinh...

Sau khi thử một lát, cuối cùng Bùi Lăng đã có thể xác định, chỗ "quỷ dị" này đã hoàn toàn bị hắn khống chế! Hiện tại, hắn chỉ cần ở trong trường tư thục này, học sinh, ốc xá, quy tắc, trật tự không gian trong trường tư thục... Tất cả đều có thể hành động theo ý hắn.

Chỉ là không thể khiến người tiến vào nơi đây lập tức lãng quên tất cả như trước đó.

Dù sao, lòng người càng khó điều khiển hơn cái gọi là quy tắc.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được, ngoại trừ những học sinh kia chỉ cần mình rời khỏi trường tư thục, những lực lượng điều khiển quy tắc này sẽ ở lại trong trường tư thục, không thể mang ra bên ngoài.

Cũng không biết "quỷ dị" chỉ có thể có tác dụng ở trong trường tư thục này, hay là vì tu vi của hắn không đủ...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua từng tầng không gian, đi tới trước cửa toà ốc xá ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục.

Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cửa lớn toà ốc xá lẻ loi trơ trọi này đã tự động mở ra, lộ ra trong phòng mờ tối.

Bùi Lăng lập tức đi vào trong đó.

Lúc trước hắn vẫn không đi vào toà ốc xá này.

Mặc dù bây giờ đã đoán được, nơi đây chắc chắn là chỗ mà sự tồn tại để hắn đi Phù Sinh Cảnh kia đánh cờ với hắn.

Nhưng bây giờ đã khống chế nơi "quỷ dị" này, chắc chắn hắn phải vào xem thật kỹ một chút.

Bịch bịch bịch... Trong căn phòng trống rỗng quanh quẩn tiếng bước chân của Bùi Lăng trên đất gạch.

Hiển nhiên đã nhiều năm không ai ở lại trong căn nhà này, khắp nơi phủ bụi bặm thật dày.

Còn có sự âm u lạnh lẽo đặc biệt do lâu không có hơi người tràn ngập trong đó.

Bùi Lăng đi vào từng bước một, đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong căn phòng, nơi đây không còn bàn cờ, đế đèn và người đánh cờ.

Dường như chỉ là một căn phòng bình thường nhất.

Thấy sự tồn tại kia thật sự đã rời đi, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Nếu sau này hắn gặp nguy hiểm ở bên ngoài, có thể trốn vào trường tư thục này tạm lánh.

Nhưng không thể ở đây lâu dài.

Bởi vì hắn không thể xác định, sự tồn tại kia có đột nhiên lại tìm đến hắn hay không...

Ngay lúc này, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía cửa lớn trường tư thục.

Chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp cách trở trong trường tư thục, trực tiếp thấy bên ngoài.

Một nữ tu váy ráng màu áo trắng, mặt mày thướt tha nhanh chóng phi độn tới, rơi xuống trước cửa trường tư thục, là Yến Minh Họa đã đi còn quay lại!

Giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ, sông nhỏ cong cong như ôm một rừng cây vào trong ngực.

Gió thổi qua cây rừng đong đưa loang lổ.

Chương 1188: Khống chế

Bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, Yến Minh Họa hạ xuống trước cửa trường tư thục, lập tức đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Bùi Lăng.

Nhưng thi thể vừa rồi đã biến mất không thấy bóng dáng.

Yến Minh Họa hơi thay đổi sắc mặt, suy nghĩ thay đổi cả người hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng dạo qua tất cả những nơi quanh đó một vòng.

Nhưng một lát trước thi thể còn nằm trước cửa trường tư thục, lúc này lại như chưa từng tồn tại, ngay cả một sợi tóc, một giọt máu tươi cũng không để lại!

Nhận ra được điều ấy, sắc mặt Yến Minh Họa lập tức trắng bệch, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trường tư thục!

Thi thể đã biến mất không thấy tăm hơi, bên cạnh là "quỷ dị"...

Nàng không chút do dự, lập tức cất bước, đi đến trường tư thục.

Mặc dù biết "quỷ dị" bên trong đã chuyển biến xấu, lại đi vào một lần nhất định cực kỳ nguy hiểm, nhưng bây giờ nàng nhất định phải vào xem một chút.

Sâu trong trường tư thục, Bùi Lăng nhìn Yến Minh Họa đi thẳng đến cửa lớn trường tư thục, không nhịn được lông mày cau chặt, đối phương đến tìm hắn!

Chẳng lẽ vừa rồi mình chịu chết quá rõ ràng, đối phương phát hiện sơ hở?

Hay là vì lý do gì khác?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu: "Vương Cao" đã chết, hiện tại tuyệt đối không thể chạm mặt với đối phương.

Phải biết rằng, lúc trước hắn đã bị năm tông chính đạo truy nã, lại thêm việc của Yến Minh Họa, một khi bị đối phương phát hiện hắn còn sống, rất có thể sẽ gặp phải sự đuổi giết điên cuồng của toàn bộ Tố Chân Thiên!

Hắn nhất định phải nhanh chóng thoát thân.

"Ngoại trừ từ bỏ thân phận 'Vương Cao này, ta cũng không thể đụng vào vũng nước đục đại chiến chính ma lần này." Bùi Lăng đạp không mà đứng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ: "Tốt nhất ta trực tiếp rời khỏi toàn bộ địa giới Cửu Nghi sơn."

"Về phần ôn dịch xảy ra trong phàm nhân, ta có thể luyện thêm một ít đan dược, trực tiếp đưa đến trong tay Lưu Lam hoàng triều"

"Lưu Lam hoàng triều tiên phàm bình đẳng, nhất định càng hiểu cứu giúp, che chở phàm nhân như thế nào hơn ta."

"Nhưng ta và Tôn Mục Kiến đã ký kết khế sách, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của hắn, ta không thể rời khỏi cảnh nội Cửu Nghi sơn..."

"Tính mệnh quan trọng, phải nhanh chóng đi kết toán nhiệm vụ với Tôn Mục Kiến..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng mở bàn tay, một điểm đen lơ lửng trong lòng bàn tay.

Ngay sau đó, điểm đen nhanh chóng bay ra, rơi vào dưới cửa thuỷ hoa sau cửa lớn, hóa thành một con chó vàng lông tóc xoã tung, đôi mắt linh động.

Ngay sau đó, Bùi Lăng há miệng ra, thôn phệ toàn bộ học sinh đang chơi đùa với nhau ở trong trường tư thục.

Tiếp theo vừa sải bước ra, đi đến trước mặt chó vàng.

"Chờ chút nữa có một người đi vào, đó là bằng hữu của ta, đừng tổn thương nàng." Bùi Lăng thản nhiên phân phó.

"Ô ô.." Chó vàng nằm sấp dưới đất, kêu lên vài tiếng, cái đuôi nhanh chóng lắc qua lắc lại, vẻ mặt dịu ngoan nghe lời.

Nghiễm nhiên đã coi Bùi Lăng là chủ nhân của mình.

Nó đã sớm không nhớ kỹ tình cảnh bị sơn trưởng giết chết trước đó.

Vừa dứt lời, cửa lớn trường tư thục bị đẩy ra một cái "rầm", một nữ tu quần áo xinh đẹp bước nhanh mà vào.

Chỉ có điều, nàng chỉ tùy ý liếc nhìn con chó vàng, nhanh chóng lướt qua cửa thuỷ hoa, đi vào chỗ sâu trong trường tư thục.

Hoàn toàn không có chú ý tới Bùi Lăng bên cạnh con chó vàng.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hiện tại hắn nắm giữ quy tắc trong nơi "quỷ dị" này, có thể nhẹ nhàng né tránh cảm giác của Yến Minh Họa.

Hiện tại trong trường tư thục này, mặc dù rất nhiều quy tắc vẫn đang hỗn loạn, nhưng lấy thực lực của Yến Minh Họa, nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm sống chết gì.

Vừa nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa bước ra cửa lớn trường tư thục.

Bên ngoài cửa chính, mây trôi nước chảy, rừng cây rậm rạp âm u.

Vừa rời khỏi trường tư thục, Bùi Lăng lập tức cảm thấy thực lực của mình đột nhiên hạ xuống.

Phần lớn lực lượng "quỷ dị" trên người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Hồi phục tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, Bùi Lăng nghiêm túc cảm giác một chút, lực lượng "quỷ dị" trong cơ thể đã chỉ còn lại lực lượng có được khi thôn phệ học sinh.

Nói đúng ra, những cái kia cũng không phải là lực lượng quỷ dị, mà là tàn "Pháp'...

Quay đầu nhìn trường tư thục sau lưng, Bùi Lăng phi thân lên, bỏ chạy về phía Mạc thành.

Hắn phải nhân lúc bây giờ tin tức chưa truyền ra, nhanh đi hoàn thành giao dịch với Tôn Mục Kiến.

Nếu không một khi thân phận Vương Cao này của hắn bị chính đạo nhìn thấu, sẽ gặp rắc rối rất lớn!

Đến lúc đó không thể hoàn thành khế sách, cũng không thể ở lại Cửu Nghi sơn cả một đời!

Bầu trời xanh lam như được rửa, vạn dặm không mây.

Một dòng sông dài yên tĩnh chảy xuôi, hai bên bờ hoa sum suê liễu xanh biếc.

Bùi Lăng lấy ra phi toa dùng để che giấu thân phận, toàn lực thôi động, bay lượn qua phong cảnh yên tĩnh này như một mũi tên.

Trên đường, hắn lấy ra Truyền Âm Phù liên lạc với Tôn Mục Kiến, đang muốn thôi động, chợt nhận ra cái gì đó, trong nháy mắt dừng phi toa lại.

Chỉ thấy giữa hư không phía trước có một bóng dáng áo bào trắng kim quan đang chầm chậm hiện ra.

Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, Kê Trường Phù!

Nhìn qua Kê Trường Phù bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Bùi Lăng cau mày nhưng trong lòng không có sự bối rối gì.

Chương 1189: Cùng làm việc lớn (1)

Lấy thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không cần e ngại Kê Trưởng Phù.

Điều duy nhất cần lo lắng là vấn đề thân phận bại lộ quá sớm.

Nhưng hoàn toàn khác với dự đoán của hắn, lúc này Kê Trường Phù lại không muốn ra tay, ngược lại cực kỳ khách sáo nói:

"Vương đạo hữu, ta đã chờ ngươi ở đây rất lâu."

"Không biết có thể mượn một bước nói chuyện?"

Nghe vậy, mặt Bùi Lăng không đổi sắc, ở lại Ma môn quá lâu, hắn sẽ không vì đối phương có chút khách sáo mà thả lỏng sự cảnh giác nên có.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn vừa sải bước rời khỏi phi toa, cũng đạp không mà đứng cùng Kê Trường Phù, đứng từ xa thản nhiên nói: "Chuyện gì?"

Kê Trường Phù mỉm cười, nói: "Nghe đồn tất cả 'quỷ dị' trong thiên hạ này đều có một ngọn nguồn chung là Phù Sinh Cảnh."

"Lần này Vương đạo hữu có thể dẫn chúng ta bình an rời khỏi trường tư thục 'quỷ dị, nghĩ đến dù tiến vào trong Phù Sinh Cảnh, cũng có thể sống sót nhiều ngày."

"Trong bốn nơi nguy hiểm ở Bàn Nhai giới, Phù Sinh cảnh thần bí khó lường nhất, không có chút quy tắc nào có thể nói."

"Vĩnh Dạ hoang mạc cũng là một trong những nơi nguy hiểm trong số đó..."

"Mặc dù cũng sát cơ khắp nơi, nhưng trải qua sự thăm dò của Thánh giáo trong nhiều năm qua, cũng lục lọi ra một ít quy tắc từ đó"

"Không biết Vương đạo hữu có hứng thú gia nhập Thánh giáo ta, hoặc là với Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Mây đen buông xuống, rừng sâu cỏ dày.

Đây là một tòa ốc đảo sâu trong đại mạc, mặc dù linh khí mỏng manh nhưng nước suối róc rách, nuôi dưỡng một rừng cây hiếm thấy trong sa mạc.

Lúc này, chỗ sâu trong rừng, sắc trời bị từng tầng cành lá lọc đi, chỉ còn lại lờ mờ.

Không khí ngột ngạt mà căng cứng.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đều mặc một bộ áo bào xám, chỉ có điều mũ trùm che đậy khuôn mặt đã bị lấy xuống, cũng xóa bỏ che giấu huyễn hóa chỉ thuật, người trước lộ ra khuôn mặt đường hoàng tuấn lãng, người sau trên mặt không hề che giấu kiếm ý lạnh thấu xương.

Cách bọn họ mấy bước, đang mơ hồ giằng co với ba bóng người quanh thân bao phủ trong áo bào đen.

Hình như năng lực của áo bào đen kia hơi đặc thù, lúc hành động hơi có vẻ nặng nề, không nhẹ mềm như phần lớn áo lụa, thuần một màu, không có bất kỳ trang trí gì, chỉ có vai trái thêu một vầng trăng máu.

Không biết vầng trăng máu kia dùng tài liệu gì để nhuộm, dường như vừa thấm ra vết máu, tươi đẹp ướt át, mơ hồ có ý chẳng lành.

Tiếng côn trùng chim chóc xung quanh yên lặng như nín thở tập trung, không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì.

Trong giây lát, người cầm đầu ba tên áo bào đen mở miệng: "Lưu Lam hoàng triều là danh môn chính đạo, lấy chúng sinh bình đẳng, coi dị tộc và phàm nhân ngang vai ngang vế, lòng dạ, khí độ và cảnh giới như thế, thật sự khiến chúng ta vô cùng khâm phục"

"Cửu Nghi sơn đứng đầu năm tông chính đạo, có lòng tiêu dao xuất thế, suy nghĩ ung dung ở ẩn, lực lượng bồi dưỡng thân mình, lại vì kiềm chế Ma môn, giúp thiên hạ thái bình, giáng thế xen vào việc trần. Mấy lần thiên hạ đại loạn, Ma môn hoành hành ngang ngược, đều là Cửu Nghi sơn trấn áp quản lý, hoàn toàn xứng đáng hạng nhất."

"Tố Chân Thiên, lui thì bàn tay trắng nõn điều khiển dây tơ vàng, tiến thì rừng hoa chói lọi bốn phương, chuyên tâm tu luyện, có suy nghĩ tiêu dao, tự tại, nhưng khi xảy ra chuyện lớn, luôn khẳng khái lao tới, không ngại vất vả"

"Yến Tê thành cũng sục sôi dũng cảm, không then với tên danh môn chính đạo."

"Về phần Hàn Ảm Kiếm tông, kiếm tâm thông minh, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, sát phạt quả quyết, yêu ghét rõ ràng, nên uống cạn một chén lớn!"

"Chúng ta mến mộ danh tiếng chính đạo đã lâu, nếu Ma môn Bàn Nhai giới bị hủy diệt, thiên hạ thuộc về sự quản lý của ngũ đại chính đạo, chắc hẳn mới thật sự là thái bình thịnh thế, bách tộc sinh sôi, từ đây không gặp tai họa binh đao, cũng bớt đi tranh đấu chư tộc."

"Từ xưa đến nay chưa từng có tình cảnh thịnh thế như thế"

"Nhưng không biết chư vị có thể yêu thương sinh linh thiên hạ khổ vì Ma môn lâu như vậy, để cùng làm việc lớn không?"

Giọng người này chậm chạp, ngừng ngắt cổ quái, mang theo một loại cảm giác gian nan không lưu loát, dường như vừa học được cách nói chuyện.

Chung Quỷ Việt Cức và Ninh Vô Dạ yên lặng nghe, vẻ mặt bình thản, không hề tỏ vẻ gì.

Bóng người áo đen cầm đầu kia tiếp tục nói: "Luân Hồi tháp, là ngọn nguồn tai họa của thế này, thường cách một đoạn thời gian sẽ lấy danh nghĩa cứu thế, đi tàn sát thiên hạ"

"Lần đại chiến chính ma này xảy ra, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông."

"Đủ loại việc cực kỳ bi thảm, đều xảy ra do tay nó"

"Thiên Sinh giáo lấy xuất thân quyết định tất cả, không quan tâm phẩm chất, cố gắng, thiện ác của tất cả sinh linh... Còn mượn danh nghĩa thiên ý để bài xích chư tộc, một ngày còn có Ma giáo này, bách tộc vĩnh viễn không ngày yên bình"

"Vô Thủy sơn trang tự cho mình là tiên nhân hạ giới, ngang tàng hống hách, làm việc tùy theo ý mình, nhiều lần trợ Trụ vi ngược, có thể gọi là tiên thực ma"

"Về phần Trọng Minh tông, không có chút đạo nghĩa nào, lòng tham không đáy, vì cầu lợi ích, không từ thủ đoạn"

"Tứ tông này đều tàn bạo bất nhân, họa loạn bắt đầu."

Chương 1190: Cùng làm việc lớn (2)

"Nó còn ở trên đời một ngày, thiên hạ sinh linh khổ một ngày."

"Lúc trước đại chiến chính ma đều có thắng bại, nhưng chưa nói đến kết quả như thế nào, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, lại lần nữa diễn ra đại chiến, phong hỏa lại bắt đầu."

"Tình hình như vậy tuần hoàn qua lại, ngày nào mới có thể kết thúc?"

"Không bằng dứt khoát giải quyết, nhân cơ hội này, ngươi và ta liên thủ, tiền hậu giáp kích, hoàn toàn hủy diệt Ma môn, trả cho thiên hạ một trời đất tươi sáng!"

Nghe xong, Chung Quỷ Việt Cức và Ninh Vô Dạ càng ngày càng cảm thấy không thích hợp.

Sắc mặt bọn họ vẫn không có gì thay đổi, chỉ truyền âm cho nhau, bình thản thảo luận: "Bọn họ thật sự đã có linh trí, chắc chắn bên kia đã xảy ra chuyện lớn gì đó."

"Không chỉ đơn giản là có linh trí. Thông thường, dù mở linh trí cũng không nói được những lời trật tự rõ ràng, lý do đường hoàng như thế"

"Không sai, nhìn dáng vẻ của bọn họ, rất có thể vừa học được nói chuyện, có thể biết kết minh hay nhân cơ hội này kết minh, đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thậm chí còn biết nịnh nọt, biết hiểu đại nghĩa... Căn bản là chuyện không thể xảy ra.

Chung Quỳ Việt Cức khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Không sai, bọn họ nói chuyện rất cứng ngắc, cũng có khả năng là trước đó nhớ kỹ từng câu trả lời, hiện tại đọc thuộc lòng cho chúng ta nghe."

Ninh Vô Dạ trầm ngâm: "Ừm, đúng là rất giống, vậy chúng ta cứ thăm dò một chút."

Nói xong, hai người lập tức dừng truyền âm, Chung Quỳ Việt Cức vội ho một tiếng, đột nhiên hỏi: "Không biết tôn giá thấy thế nào với đại điển luận đan triều ta?"

Ba bóng người áo đen không hề chậm trễ trả lời: "Luận đan đại điển là việc bữa tiệc lớn nhất ở Bàn Nhai giới, quý triều có được "Tiểu Tự Tại Thiên' do Đan Tổ để lại, lại chưa từng chiếm cứ một mình, mà ban cơ duyên "Tiểu Tự Tại Thiên' để tạo phục cho thiên hạ, không cầu chút xu bạc nào, có thể thấy khí chất hoàng triều rộng lớn, đám người Ma môn chỉ biết ích kỷ kia không thể so sánh được."

"Những năm gần đây số lượng Đan sư ở Bàn Nhai giới ngày càng tăng trưởng, cũng có liên quan đến đại điển luận đan."

"Lòng dạ quý triều, ân trạch vô tận với đan đạo, nhìn từ lâu dài cũng là tạo phúc thiên hạ, phúc đức vạn năm."

Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Vậy kiếm hội thiên hạ của Hàn Ảm Kiếm tông ta thì sao?"

"Kiếm hội thiên hạ là cơ duyên lớn nhất của kiếm tu bản giới, Kiếm tông cao nhân tự mình giáng trần, giảng thuật kiếm đạo chân ý, không biết đã tạo ân trạch cho bao nhiêu tu sĩ ngưỡng mộ kiếm đạo, càng làm rất nhiều kiếm tu có thể nhân cơ hội này thử kiếm với nhau, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng trèo lên đỉnh cao..." Ba bóng người áo đen chậm rãi nói: "Kiếm tông luôn chuyên tâm kiếm đạo, bỏ bê không quản lý phía dưới. Nhưng trông thì cao ngạo, cuối cùng vẫn có lòng thương tiếc với chúng sinh"

"Đây là tín nghĩa của danh môn chính đạo."

"Cũng vì có năm tông chính đạo, chúng ta mới có suy nghĩ vạn thế thái bình"

Chung Quỳ Việt Cức lại nói: "Vậy Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông thì sao?"

"Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông chỉ là Ma tông tàn nhẫn vô đạo, cố ý bày luyện cổ trận mà thôi." Ba người áo đen nói từng chữ: "Hắn có tiếng không nhìn xuất thân, không nhìn tư lịch, chỉ cần có thể thông qua Thi Đấu Ngoại Môn sẽ là thiên kiêu tông môn, được tông môn dốc sức bồi dưỡng."

"Nhưng trên thực tế, hành động này vốn là vì thay đổi rèn luyện tâm tính của các đệ tử một cách vô thức."

"Người sinh ra có đều có lòng thương xót nhưng lại bị nuôi dưỡng như thế, đệ tử nhập môn Trọng Minh tông đều phải trải qua ngoại môn. Cái gọi là rèn luyện, chỉ là đẩy người ta vào cảnh ngươi tranh ta đoạt, thậm chí cả ngươi chết ta sống."

"Lấy danh nghĩa rèn luyện, để nuôi dưỡng ra tâm tính ích kỷ, bụng dạ ác độc."

"Như thế, dù sau khi Trúc Cơ tiến vào nội môn, tình cảnh được cải thiện, quan niệm, tính cách, tác phong đã thành hình"

"Trên phố có câu tục ngữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

"Dù lúc đệ tử nhập tông còn ngây thơ, thậm chí có một vài người lòng hướng chính đạo, trải qua việc giãy giụa tìm đường sống ở ngoại môn, cũng khó tránh khỏi đầy sự tàn bạo, lại khó thích ứng với chính đạo."

"Vì vậy, Thi Đấu Ngoại Môn Trọng Minh tông là tuyển chọn thiên kiêu, thật ra là ma nhiễm máu mới, khiến cho nó mưa dầm thấm đất, ma tính sâu nặng, vĩnh viễn không có ngày siêu thoát"

"Chỉ dựa vào điểm này, nên diệt Trọng Minh tông!"

Ninh Vô Dạ hơi híp mắt lại, nói: "Không biết chư vị thấy đại hội thăng tiên của Vô Thủy sơn trang thế nào?"

"Chỉ là một đám ma đầu tự cho mình là tiên nhân, dát vàng lên mặt mình mà thôi..." Ba bóng người áo đen nói đầy khinh thường, "Không quan tâm công pháp đặc thù của sơn trang, mặc dù có đệ tử mạnh hơn chư tông, nhưng cũng từ đây điên điên khùng khùng, thần chí không rõ, luôn cho mình là tiên nhân lạc xuống trần"

"Hoàn toàn ngu dốt."

"Toàn bộ tông môn này đều là mối hoạ cực lớn với thiên hạ thái bình"

"Nên giết, nên diệt!"

Nghe đến đó, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ nhìn nhau.

Đây đều là vấn đề sẽ thảo luận đến lúc gặp gỡ bình thường, không nhìn ra sơ hở gì...

Thế là, Chung Quỳ Việt Cức lại mở miệng: "Không biết tôn giá có nhận xét gì với tài nấu nướng của Hồng La Đính?"

Chương 1191: Vĩnh Dạ hoang mạc

Cùng lúc đó, Ninh Vô Dạ cũng nói: "Trương gia thôn Lý quả phụ đã thủ tiết hai mươi năm, tôn giá có ý kiến gì không?"

Nghe vậy, ba bóng người áo đen im lặng không nói, qua một lúc lâu sau, mới giọng điệu tối nghĩa nói: "Ma môn tàn khốc vô đạo, giữ lại sẽ có hậu hoạn vô tận, chúng ta bằng lòng liên thủ với năm tông chính đạo, hoàn toàn tiêu diệt tai họa giới này...

Nhìn thấy tình cảnh này, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức nhận ra vấn đề.

Hai người yên tĩnh nghe lời lẽ thảo phạt Ma môn của đối phương, lại bí mật truyền âm: "Không cần dò xét, hiện tại bọn họ đang đọc thuộc lòng cho chúng ta nghe! Có linh trí nhưng không cao."

"Đề phòng chuyện chẳng may, tốt nhất chúng ta vẫn phải đi điều tra một chút."

"Vậy trước tiên không từ chối, cũng đừng đồng ý. Tùy tiện lấy lý do, để bọn họ dẫn bọn ta đi vào."

"Đúng!"

Sau khi trao đổi ngắn gọn, Chung Quỳ Việt Cức nói: "Lời của tôn giá có lý, nhưng việc liên quan đến vạn năm thái bình của thiên hạ là việc lớn, không thể tuỳ tiện một lời quyết định"

"Vậy đi, chúng ta bằng lòng đến gặp mặt quý phương, sau khi tìm hiểu mọi việc, mới có thể tự bẩm báo với tôn trưởng của mình, để đưa ra quyết định"

"Để tránh sinh linh đồ thán, chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào.

Nghe vậy, ba bóng người áo đen đồng thời ngẩng đầu, con ngươi dưới mũ trùm sáng như yêu quỷ, nhìn trừng trừng về phía hai người.

Sau đó bóng người cầm đầu duỗi ra một cánh tay tái nhợt suy nhược, khắc đầy phù văn, dùng bàn tay mọc lên bảy cái móng vuốt sắc nhọn lấy mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt hẹp dài trắng bệch, dày đặc kình văn, sâu trong con ngươi hắn ta có rắn độc di chuyển quấn lấy nhau, vô cùng quỷ quyệt, giọng nói âm trầm: "Vĩnh Dạ hoang mạc, không chào đón nhân loại!"

Cửu Nghi sơn.

Bên ngoài Triệt Châu Mạc thành.

Trời như lưu ly, gió lớn mênh mông.

Kê Trường Phù và Bùi Lăng đạp không mà đứng, cách nhau xa xa.

Người trước cười khẽ, vẻ mặt sáng ngời, không hề nhận ra về tàn bạo âm tàn: "Không biết Vương đạo hữu có hứng thú gia nhập Thánh giáo ta, hoặc là với Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Vĩnh Dạ hoang mạc?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn nhớ kỹ lúc trước Thi Đấu Ngoại Môn, Vực Chủ Nam Vực Mạc Chấn Y đã kể về đại thế thiên hạ cho hắn nghe.

Lúc đó từng nhắc tới, mấy trăm năm trước, một vị Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo thuyết phục rất nhiều thiên kiêu Luân Hồi tháp, liên thủ đến Vĩnh Dạ hoang mạc thăm dò, cuối cùng lại hốt hoảng rời khỏi...

Thiếu giáo chủ mấy trăm năm trước, chắc chắn là Giáo Chủ Thiên Sinh giáo hiện tại.

Bây giờ Thiếu giáo chủ Kê Trường Phù cũng mời hắn đến Vĩnh Dạ hoang mạc, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng hắn khác với Luân Hồi tháp, rảnh rỗi đi Vĩnh Dạ hoang mạc làm cái gì?

Hiện tại hắn ước gì càng cách xa bốn nơi nguy hiểm càng tốt!

Về phần gia nhập Thiên Sinh giáo, vậy càng không cần suy tính.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn lập tức từ chối, lại nghe Kê Trường Phù nói tiếp: "Thế gian vạn vật có linh, con người đứng đầu vạn linh. Vì vậy trời sinh vạn vật, người cao quý nhất"

"Chúng ta sinh ra làm người, đây là ý của trời cao."

"Chỉ có điều, cùng là Nhân tộc cũng có cao thấp quý hèn"

"Hơn nữa, người quý mãi quý, người hèn mãi hèn."

"Cho dù chợt có thay đổi, cũng chỉ là số trời tạm thời luân chuyển."

"Phân biệt giàu nghèo, một trời một vực."

"Dù đời sau cố gắng và tâm tính thế nào, cũng không thể bù đắp."

"Vĩnh Dạ hoang mạc lại có một phần cơ duyên, có thể làm đạo hữu trở nên càng tôn quý hơn."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, hắn không cần tôn quý, hắn chỉ muốn cẩu một chút.

Thế là hắn lập tức nói: "Mời Thiếu giáo chủ đi mời người cao minh khác, ta còn có chuyện quan trọng trong người, không có hứng thú với mấy cái này."

Sắc mặt Kê Trường Phù lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói:

"Vương đạo hữu, ngươi lại suy nghĩ một chút?"

"Thiếu giáo chủ, đừng cản trở ta nữa." Bùi Lăng lắc đầu, rất quyết đoán trả lời: "Thiên Cơ Tố Chân Thiên ở ngay gần đây, đừng dụ nàng tới, Thiếu giáo chủ nhanh trở về đi"

Kê Trường Phù không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Bùi Lăng.

Đôi bên giằng co một lát, cuối cùng hắn ta kìm nén cơn giận, không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi.

Kê Trường Phù vừa đi, Bùi Lăng lập tức trở về phi toa, bỏ chạy về phía Mạc thành.

Mạc thành.

Trong thành nguy nga, người đi lại trên phố dài đều là tu sĩ, hiếm thấy phàm nhân.

Mặc dù như thế, có lẽ vì đầy đủ Ích Tà Đan, bầu không khí cả tòa thành trì cũng đã thoải mái hơn chút.

Phi toa cắt qua bầu trời, lặng yên dừng lại ở ngoài thành.

Bùi Lăng nhắm mắt cảm giác, thấy Kê Trường Phù không đuổi theo, lúc này mới khẽ gật đầu.

Hắn không lập tức vào thành, mà lấy ra Truyền Âm Phù, sau khi thôi động đợi một hồi lâu, bên trong mới truyền đến giọng Tôn Mục Kiến: "Vương Cao đại sư gặp việc gì sao?"

Tôn Mục Kiến nói rất nhanh, hiển nhiên đang bận chuyện gì đó.

Bùi Lăng cũng không dám trì hoãn, lập tức nói: "Tiền bối, ta đã hoàn thành luyện chế toàn bộ đan dược hẹn trước, không biết khi nào có thể thực hiện khế ước?"

Nghe vậy, rõ ràng phía bên kia Truyền Âm Phù khẽ giật mình.

Sau một lúc lâu, Tôn Mục Kiến mới phản ứng được, hoảng sợ nói:

"Nhiều đan dược như vậy, chưa đến một tháng đã luyện xong?"

Chương 1192: Hốt Dã Chiêm Ma Mộc (1)

Bùi Lăng hơi mỉm cười, thật ra còn thiếu mấy vị đan dược cuối cùng, mấy loại đan dược yêu cầu số lượng không nhiều, hắn tùy tiện uỷ thác một canh giờ là có thể giải quyết.

Có khả năng Tôn Mục Kiến thời gian nghiệm thu đan dược, cũng không chỉ một canh giờ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng trả lời: "Vốn có thể càng nhanh hơn, nhưng những ngày qua gặp phải chút biến cố, có chỗ trì hoãn... Không biết tiền bối dự định khi nào giao dịch?"

Nói xong, hắn không yên tâm bổ sung: "Không lừa gạt tiền bối, bây giờ ta đã bị Ma môn phát hiện, nghe nói trong Ma môn đang bắt đầu truy sát ta. Vì an toàn của ta, xin tiền bối đừng tiết lộ bất kỳ hành tung gì của ta."

"Nếu có người nghe ngóng từ chỗ tiền bối, bất kể là ai, cho dù là người trong chính đạo, cũng xin tiền bối giúp đỡ giữ bí mật, tránh để người ta biết được tin tức lại để lộ ra, làm ta có họa sát thân"

"Tiểu hữu yên tâm." Tôn Mục Kiến không hề do dự, lập tức xúc động nói: "Tiểu hữu là tán tu, lại trượng nghĩa ra tay vì Cửu Nghi sơn ta, sao lão phu có thể lấy oán trả ơn, đẩy tiểu hữu vào nguy hiểm?"

"Lão phu sẽ truyền lời cho đệ tử, để hắn bảo vệ tiểu hữu..."

Sau khi hứa hẹn bảo vệ, lại uyển chuyển ám chỉ Bùi Lăng gia nhập Cửu Nghi sơn, thấy Bùi Lăng vẫn không dao động, chỉ thúc giục hoàn thành giao dịch, Tôn Mục Kiến mới lên tiếng: "Bây giờ lão phu bị Ma môn ngăn chặn, không đi được trong thời gian ngắn, chỉ có thể sắp xếp những người khác đến chỗ tiểu hữu nghiệm thu."

"Đến lúc đó, sẽ cho người mang theo thù lao đã hẹn trước."

Bùi Lăng nhíu mày: "Bao lâu nữa người nghiệm thu đan dược mới có thể tới Mạc thành?"

Hắn nhanh chóng tính toán một lượt, bây giờ Yến Minh Họa đang ở trong trường tư thục "quỷ dị", nhưng sau khi hắn sắp xếp chỗ "quỷ dị" kia, trình độ nguy hiểm đã hạ xuống. Lấy thủ đoạn của Thiên Cơ Tố Chân Thiên, nhiều lắm là bị nhốt một ngày là có thể rời đi.

Bởi vậy, nếu thời gian quá một ngày, hắn không thể tiếp tục ở lại Mạc thành, nhất định phải đổi thời gian đổi địa điểm giao dịch với đối phương.

Lại nghe Tôn Mục Kiến nói: "Tiểu hữu yên tâm, người nghiệm thu đan dược đang ở trong Mạc thành, lão phu lập tức liên lạc sắp xếp, quyết không làm chậm trễ việc của tiểu hữu."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng chắc chắn, Chung Quỳ Kính Y sẽ không chủ động truyền ra chuyện kia, bây giờ Yến Minh Họa còn ở trong "quỷ dị"...

Nhân khoảng thời gian này, tranh thủ hoàn thành giao dịch với Tôn Mục Kiến!

Hắn lập tức nói: "Được!"

Một thị trấn gần Cửu Nghi sơn.

Nơi xa truyền đến tiếng động khi tu sĩ cấp cao đại chiến, mặt đất không ngừng rung động, bụi bặm cuồn cuộn, cát bay đá chạy.

Trong từng tầng trận pháp phòng hộ, mấy chục phù lục lơ lửng quanh người Tôn Mục Kiến, thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng nhạt bị thúc giục.

Hắn ta kết thúc truyền âm với Bùi Lăng, lập tức nhìn về phía một tấm Truyền Âm Phù cách đó không xa, tâm niệm vừa động, phù văn trên tấm Truyền Âm Phù kia lập tức lấp lóe, nhanh chóng truyền ra giọng nói của đối phương: "Tôn sư thúc?"

"Đậu sư điệt, là ta" Tôn Mục Kiến trầm giọng hỏi: "Hiện tại tình huống Mạc thành như thế nào?"

Đậu Đại nói: "Tình hình bệnh dịch đã được khống chế. Mấy ngày trước nguồn nước xảy ra vấn đề, Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều dẫn theo Đan sư do sư bá giới thiệu đến đó giải quyết, trên đường gặp Ma môn tập kích, không thể không trốn vào một chỗ 'quỷ dị. Sau đó Tố Chân Thiên đến giúp, Tứ điện hạ đã bình an về thành"

"Dựa theo lời của Tứ điện hạ, Yến sư tỷ và Đan sư sẽ nhanh chóng trở về."

Tôn Mục Kiến hơi ngạc nhiên, luyện đan sư Vương Cao là do hắn ta sắp xếp đến Mạc thành chi viện.

Nhưng sự vụ cụ thể ở Mạc thành lại không thuộc sự quản lý của hắn ta, mà do Tưởng trưởng lão trong môn phụ trách.

Hiện tại bên hắn ta cũng có việc khác cần quan tâm, bận rộn sứt đầu mẻ trán, vì vậy vừa mới biết Mạc thành lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Cũng may, Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều và Vương Cao đều bình an...

Nghĩ tới đây, Tôn Mục Kiến lập tức nói: "Lão phu nhớ kỹ trong vật tư phân chia cho Mạc thành, có một gốc Hốt Dã Chiêm Ma Mộc"

"Vật này ngoại trừ đột phá Hóa Thần, cùng số ít đan phương, đúc khí, bình thường sẽ không sử dụng đến"

"Lúc trước cấp xuống, chỉ vì để phòng chuyện chẳng may"

"Hiện tại giao nó cho luyện đan sư Vương Cao, sau đó..."

Nghe đến Hốt Dã Chiêm Ma Mộc, không đợi Tôn Mục Kiến nói xong, Đậu Đại lúng túng nói: "Tôn sư thúc, hiện tại gốc Hốt Dã Chiêm Ma Mộc kia và một vài tài nguyên cao giai khác tạm thời không dùng được trong thành đã được đưa cho các sư tỷ sư muội Tố Chân Thiên..."

Nói xong, hắn ta tiếp tục giải thích: "Lần này Tố Chân Thiên đến giúp, trên đường lại gặp yêu nữ Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt, từ Kiều sư tỷ trở xuống, người người đều bị thương, lại hao hết toàn bộ đan dược, phù lục trong tay."

"Mặc dù bọn họ không muốn cái gì, nhưng Cửu Nghi sơn ta là hạng nhất chính đạo, cũng không thể để Tố Chân Thiên đường xa mà đến, ra tay không công,"

"Cho nên sư điệt tự quyết định, đã lấy ra tài liệu cao cấp tạm thời không dùng được trong thành làm thù lao..."

"Lúc đầu dù thế nào bọn họ cũng không chịu nhận, là sư điệt cưỡng ép kín đáo đưa cho mấy vị sư muội."

Chương 1193: Hốt Dã Chiêm Ma Mộc (2)

"Hiện tại cái này... Lại không tiện mở miệng đòi về."

"Kính xin Tôn sư thúc lại phái người đưa một gốc Hốt Dã Chiêm Ma Mộc tới."

Hốt Dã Chiêm Ma Mộc đã cho Tố Chân Thiên?

Tôn Mục Kiến giật mình nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lại phái người đưa một gốc Hốt Dã Chiêm Ma Mộc đến Mạc thành cũng không phải việc lớn gì.

Nhưng điều này cần thời gian, hiện tại ma tu hoành hành ngang ngược, chỉ sợ tu sĩ tu vi quá thấp căn bản không thể mang theo Hốt Dã Chiêm Ma Mộc bình an đến Mạc thành. Tu sĩ cấp cao thì cứu hỏa khắp nơi, người người đều có việc cần giải quyết.

Đúng vậy, lấy thân phận của Tôn Mục Kiến không thiếu Hốt Dã Chiêm Ma Mộc, thứ thiếu là thời gian và nhân thủ!

Huống hồ hắn ta vừa hẹn với Vương Cao...

Nghĩ tới đây, Tôn Mục Kiến nhíu mày, nói: "Lão phu sẽ phái người mang một gốc Hốt Dã Chiêm Ma Mộc, cùng tài nguyên liên quan khác đến Mạc thành"

"Nhưng trong tay Vương Cao đan sư, có rất nhiều đan dược thành đan dùng để trao đổi Hốt Dã Chiêm Ma Mộc."

"Những đan dược thành đan kia rất quan trọng với tình hình chiến đấu hiện tại, càng nhanh nghiệm thu càng tốt."

"Không biết ngươi đưa Hốt Dã Chiêm Ma Mộc cho ai trong Tố Chân Thiên?"

"Lão phu truyền âm với chuyện với nàng một chút"

"Chắc hẳn Tố Chân Thiên không cần dùng vội, cũng sẽ tạo điều kiện."

Đậu Đại hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Là Kiều Từ Quang sư tỷ."

Tôn Mục Kiến ngắn gọn nói: "Tốt, lão phu đã biết."

Hắn lập tức kết thúc truyền âm với Đậu Đại, ngược lại thôi động một tấm Truyền Âm Phù khác.

Chẳng mấy chốc, thông qua phù lục liên lạc với Kiều Từ Quang, Tôn Mục Kiến nói thẳng vào điểm chính: "Kiều sư điệt, lão phu là trưởng lão Cửu Nghi sơn Tôn Mục Kiến, có việc cần làm phiền ngươi một chút...

Ngoài thành Mạc thành.

Bùi Lăng thu hồi phi toa, che giấu thân hình, đứng nguyên tại chỗ đợi không bao lâu, một bóng dáng đã nhanh chóng lướt ra từ trong thành, xuất hiện trước mặt hắn.

Chính là chân truyền Cửu Nghi sơn Đậu Đại!

Thấy chỉ có luyện đan sư trở về một mình, trong lòng Đậu Đại nghi ngờ, lập tức hỏi: "Đại sư, Yến sư tỷ không trở về cùng ngươi sao?"

Ánh mắt Bùi Lăng bình tĩnh, nói: "Yến đạo hữu đuổi giết Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù, cho nên sẽ về trễ một chút."

Đậu Đại nghe vậy nhẹ gật đầu, Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù thật sự đáng hận, lại trà trộn vào bên cạnh Mạc thành phục kích Tứ điện hạ hoàng triều.

Cũng may hắn ta chưa thể thành công, nếu không Cửu Nghi sơn nên ăn nói với đồng đạo như thế nào?

Yến Minh Họa là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, thiên tư tung hoành, tu vi cực cao, đuổi giết Kê Trường Phù cũng bình thường.

Lấy thực lực của vị sư tỷ này, xem ra nhiều lắm là tay không mà về, lại không thể xảy ra chuyện gì.

Thế là, Đậu Đại nói: "Đại sư không muốn khoa trương, cứ theo Đậu mỗ vào thành từ cửa tây."

"Cửa tây là cánh cửa hoang vắng nhất ở Mạc thành, ngày thường căn bản không ra. Hiện tại gần cửa thành cũng không có nhà người nào."

"Như thế sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện"

"Ngoài ra, ta sẽ để các sư đệ sư muội thống nhất, nói đại sư chưa từng về thành"

"Cứ vậy, sẽ không ai biết vị trí thật sự của đại sư."

Bùi Lăng thầm thở phào, vừa rồi hắn truyền âm cho Tôn Mục Kiến, lại cố ý dùng Truyền Âm Phù liên hệ Đậu Đại, chính vì để người phụ trách hiện tại của Mạc thành che giấu hành tung thay hắn.

Hiện tại xem ra, Đậu Đại này vẫn cực kỳ đáng tin.

Lúc này, Bùi Lăng gật đầu nói: "Đa tạ Đậu đạo hữu"

Sau đó, hắn lại để Đậu Đại dẫn đường, vào Mạc thành từ cửa tây, quả nhiên sau khi vào cửa tây, xung quanh là vùng hoang vắng.

Thỉnh thoảng bên đường có ốc xá, lúc này cũng không có một ai, chỉ có một ít mèo hoang chó hoang phàm tục nghi lại trong đó.

Sau đó bấm niệm pháp quyết ẩn nấp, đi lướt qua đường nhỏ, chẳng mấy chốc đã trở về phòng luyện đan trước đó.

Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người ngoài nào phát hiện.

Sau khi đến nơi, Đậu Đại chắp tay nói: "Đậu mỗ còn có việc cần giải quyết, kính xin đại sư thứ tội."

"Nếu đại sư có gì dặn dò, cứ việc truyền âm"

Bùi Lăng nói: "Làm phiền Đậu đạo hữu, hiện tại không còn việc khác, không dám làm phiền đạo hữu."

Đậu Đại cáo từ rời đi.

Đưa mắt nhìn hắn ta đi xa, Bùi Lăng lập tức cất bước đi vào phòng luyện đan.

Lúc này trong đan phòng hơi trống rỗng, những thứ vốn dùng để luyện đan đều bị gom vào trong góc.

Ngọc Tuyết Chiếu nghênh ngang chiếm cứ vị trí chính giữa, lúc này đang lấy hình người ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, chuyên tâm tu luyện.

Khí tức nàng kéo dài, quanh người có yêu khí lăn lộn.

Phát hiện Bùi Lăng đi vào bên trong, lỗ tai nàng hơi giật giật, sau đó không để ý đến Cẩu chủ nhân, tiếp tục tu luyện.

Thấy thế, Bùi Lăng cũng không để ý, lập tức lấy ra lò luyện đan, sau khi kiểm tra một lần vật liệu không sai, liền đánh vào một đạo pháp lực cho pháp y, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác..."

Hệ thống nhanh chóng hưởng ứng: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Chương 1194: Tin đồn thật giả?

"Leng keng! Hệ thống đang tu luyện cho ngài..."

Một canh giờ sau, Bùi Lăng luyện xong tất cả đan được còn lại trong nhiệm vụ, ngay sau đó sau lưng truyền đến một trận đau nhói, khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn nghiêm túc kiểm tra số lượng lại đan dược một lần, xác nhận không sai, không khỏi khẽ gật đầu.

Hắn đã hoàn thành luyện chế toàn bộ đan dược cần thiết trong nhiệm vụ đã hẹn trước với Tôn Mục Kiến.

Hiện tại chờ đối phương phái người đến đây nghiệm thu, sau đó hoàn thành khế sách.

Lúc này, Ngọc Tuyết Chiếu đã sớm kết thúc tu luyện, một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh lò luyện đan.

Thấy cuối cùng Bùi Lăng đã luyện xong đan dược, lập tức hưng phấn nói: "Chủ nhân, đây đều là luyện cho ta?"

Nói xong nhìn mấy cái bình ngọc trước mặt Bùi Lăng, ánh mắt đầy mong chờ.

Bùi Lăng vừa thu sạch những đan dược này, vừa nói: "Những đan dược này là để giao dịch Hốt Dã Chiêm Ma Mộc với Tôn trưởng lão, ngươi muốn ăn, sau này hãy nói."

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức tỏ ra thất vọng, Cẩu chủ nhân này thật sự quá keo kiệt, hơi một tí ném mình lại, sau khi trở về, ngay cả mấy viên đan dược cũng không nỡ cho, căn bản không thể so sánh với Kim Tố Miên...

Bùi Lăng tiếp tục phân phó: "Ngươi ra ngoài nhìn cửa một chút, hiện tại ta không tiện xuất hiện"

"Đợi chút nữa có người tới tìm ta, ngươi lập tức đi vào bẩm báo."

"Ô" Ngọc Tuyết Chiếu bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Phòng luyện đan chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, hắn sửa sang lại áo bào, đang định tu luyện một lúc, lại nghe tiếng truyền âm của Ngọc Tuyết Chiếu vang lên ngay bên tai: "Cẩu chủ nhân, đã có người đi tìm ngươi."

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, lần này hắn vì che giấu hành tung, ngay cả thần niệm cũng không mở ra, vì vậy cũng không biết có người đến ngoài cửa phòng luyện đan.

Hiện tại, ngoại trừ Đậu Đại, những người khác căn bản không biết hắn đã trở lại trong thành, đến tìm hắn, tám phần mười là người do Tôn Mục Kiến phái tới nghiệm thu đan dược.

Hiệu suất làm việc của Tôn Mục Kiến không tệ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng truyền âm phân phó: "Dẫn người vào."

Ngọc Tuyết Chiếu nói: "Đã biết."

Chẳng mấy chốc, nàng dẫn theo một nữ tu váy áo hoa lệ, dung mạo thanh nhã đi vào.

Nữ tu này chải búi tóc Song Đao Kế, Phù Dung quan, trâm cài tóc hình kiếm, da nàng trắng hơn tuyết, mắt như hoa đào, bên ngoài mặc áo choàng nửa cánh tay cành hoa trà quấn quanh, áo ngắn màu trắng, váy mười hai mảnh phối hợp với chuỗi ngọc, lúc bước đi tua rua ở vạt áo bay múa, bước chân nhẹ nhàng.

Lại là Kiều Từ Quang!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, đây là có chuyện gì?

Sao Kiều Từ Quang biết hắn ở chỗ này?

Tôn Mục Kiến phái người tới nghiệm thu đan dược, là Kiểu Từ Quang? ?

Không được!

Kiều Từ Quang và Yến Minh Họa là đồng môn, việc kia...

Ngay lúc Bùi Lăng đánh giá Kiều Từ Quang, trong lòng Kiều Từ Quang cũng lập tức sinh ra cảm giác khác thường.

Vị luyện đan sư này che giấu khí tức rất tốt, không để lộ ra chút nào, trên mặt còn đeo một tấm mặt nạ Yêu Lang, nàng không thể phán đoán lúc trước có từng gặp đối phương hay không.

Nhưng không biết vì sao... Rất muốn thân thiết với đối phương!

Rất muốn song tu với đối phương!

Thậm chí bị ép làm ra đủ loại việc làm trái lễ nghĩa liêm sỉ, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, cũng không đáng kể!

Lúc không ngừng suy nghĩ, Kiều Từ Quang đột nhiên giật mình tỉnh lại, là [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Nhận ra được điểm ấy, trên mặt nàng không để lộ ra chút nào, trong miệng bình tĩnh nói: "Đại sư, ta phụng mệnh Tôn trưởng lão Cửu Nghi sơn, tìm đại sư nghiệm thu một nhóm đan dược."

"Về phần Hốt Dã Chiêm Ma Mộc đại sư muốn, ta cũng đã mang đến.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, cũng may, xem ra Kiều Từ Quang còn chưa biết cái gì...

Hắn lập tức nói: "Tốt, ngươi nghiệm thu một chút đi."

Nói xong, Bùi Lăng lấy ra mấy cái túi trữ vật khác.

Đan dược mà Tôn Mục Kiến để hắn luyện chế có số lượng không ít, vì vậy đựng tất cả hơn mười trữ vật túi.

Cùng lúc đó, Kiều Từ Quang cũng lấy ra một gốc cây lớn khoảng bàn tay, nó được phong tồn trong một khối hổ phách sáng long lanh, không có bất kỳ khí tức gì lộ ra, bên ngoài hổ phách còn điêu khắc rất nhiều phù văn phong cấm để bảo tồn.

Cành lá mầm này có hình dạng rất hiếm thấy, khác biệt rất lớn với cây ươm bình thường.

Kiều Từ Quang đưa nó cho Bùi Lăng, bắt đầu kiểm tra độ thật giả của đan dược trong túi trữ vật.

Bùi Lăng tiếp nhận hổ phách, đánh giá cây giống trong đó.

Cành lá của nó đều là màu xanh ngọc như phỉ thúy hoàn mỹ, bên trong mỗi một chiếc lá đều có sợi dây đỏ lan tràn như mạng nhện.

Tới gần rễ cây, dây đỏ càng thêm rậm rạp; tới gần ngọn cây, thì hơi có vẻ thưa thớt.

Mặc dù bị giữ lại bên trong hổ phách, nhưng nhìn luôn cảm thấy hình như nó vẫn đang hơi lắc lư, như mộng như ảo.

Sau khi chính vị Thánh Tử, Bùi Lăng đạt được truyền thừa huyết tọa Thánh Tử.

Trong đó ngoại trừ công pháp, thuật pháp, thần thông, còn có rất nhiều kiến thức liên quan tới tu luyện.

Vật liệu Hóa Thần này được giới thiệu rất rõ ràng trong truyền thừa Thánh Tử, dù là vẻ ngoài, khí tức, tác dụng, thủ pháp ngụy tạo thường thấy, chi tiết giám định...

Chương 1195: Ta là chính nhân quân tử (1)

Hiện tại đã tới tay, hắn chỉ quan sát một chút, lại kết động mấy pháp quyết dùng để giám bảo trong truyền thừa Thánh Tử, liền có thể xác định gốc Hốt Dã Chiêm Ma Mộc này có phẩm tướng hoàn chỉnh, phẩm chất thượng thừa, là vật liệu thượng đẳng hiếm thấy.

Giao dịch với tông môn chính đạo đúng là tiết kiệm tâm sức hơn nhiều.

Trong lúc suy nghĩ, Bùi Lăng thu hồi Hốt Dã Chiêm Ma Mộc, nhìn về phía Kiều Từ Quang đang kiểm kê đan dược ở trước mặt.

Lúc này, Kiều Từ Quang còn đang kiểm tra đan dược trong túi trữ vật.

Lấy tu vi của nàng, lại kiểm tra số lượng một cái, liền hiểu rõ trong lòng.

Chỉ vì để phòng chuyện ngoài ý muốn, đều cần đơn độc kiểm tra thật giả, phẩm chất của mỗi một viên đan được, hành động lần này lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Trên thực tế, lấy ấn tượng của nàng với Bùi Lăng, cũng rất tin tưởng đối phương.

Nhưng đây cũng không phải việc của mình nàng, mà là Tôn trưởng lão Cửu Nghi sơn mời nàng giúp một tay, vì vậy nhất định phải tiến hành dựa theo quá trình cụ thể.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khoảng hai canh giờ, cuối cùng Kiều Từ Quang đã kiểm tra xong tất cả đan dược, tất cả đều là cực phẩm, ngay cả một viên thượng phẩm cũng không có.

Chất lượng nhóm đan dược này vượt xa tiêu chuẩn nghiệm thu mà Tôn trưởng lão đưa ra!

Kiều Từ Quang ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, nói: "Đan dược không có vấn đề, thẩm tra đối chiếu số lượng không sai, hoàn thành giao dịch."

Bùi Lăng gật đầu: "Hốt Dã Chiêm Ma Mộc không có vấn đề, hoàn thành giao dịch"

Còn chưa nói hết câu, hắn lập tức cảm thấy, lực lượng khế ước trói buộc mình từ nơi sâu xa đã tan thành mây khói.

Hắn đã hoàn thành ước hẹn với Tôn Mục Kiến!

Ngay lập tức, Bùi Lăng không nhịn được thầm thở phào, khế sách hoàn thành, mình phải lập tức rời khỏi Cửu Nghi sơn.

Hiện tại tu vi của hắn đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, chẳng biết ngoại kiếp sẽ đến lúc nào, tiếp tục ở lại Mạc Thành, dù với mình hay với sinh linh một thành này, đều không có chuyện tốt.

Kiều Từ Quang vung ống tay áo một cái, lập tức thu hồi tất cả đan dược. Sắc mặt nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn truyền âm hỏi: "Giữa ngươi và Tư Hồng Khuynh Yến... Tin đồn đó là thật hay giả?"

Bùi Lăng đang nghĩ ngợi dự định tiếp theo của mình, nghe vậy trong chốc lát chưa kịp phản ứng.

Sau khi đầu trống rỗng một lúc, hắn mới đột nhiên nhận ra điều gì đó!

Kiều Từ Quang nhận ra thân phận của hắn!

Không phải Vương Cao, mà là thân phận Thánh Tử Trọng Minh tông này của hắn!

Lần trước ở Thiên Ngoại đảo, hắn nói cho Kiều Từ Quang biết tên thật của mình.

Hiện tại, hắn lấy [Huyết Vô Diện] che giấu chân dung, trên mặt còn mang theo một tấm mặt nạ ngăn cách cảm giác, sao Kiều Từ Quang là lại nhận ra hắn... Là [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tỉnh táo lại, Kiều Từ Quang cố ý truyền âm hỏi thăm chứ không phải nhanh chóng rời đi, sau đó thông báo chính đạo đến đây vây quét, chắc hẳn không muốn vạch trần thân phận của hắn...

Thế là, Bùi Lăng nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu, phân phó:

"Ngươi đi ra bên ngoài trông coi, ta có việc cần nói với Kiều đạo hữu"

Ngọc Tuyết Chiếu không ngừng nhìn dụng cụ trữ vật chứa đan được trong tay Kiều Từ Quang, uể oải lên tiếng, chợt đi ra ngoài.

Trong phòng luyện đan, chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và Kiều Từ Quang.

Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng vội ho một tiếng, lập tức nói:

"Kiều đạo hữu, đã lâu không gặp."

Kiều Từ Quang nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, chậm rãi gật đầu, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Bùi Lăng hơi suy nghĩ, chợt nói: "Giữa ta và Tư Hồng Khuynh Yến không có gì hết! Những tin đồn kia đều là giả dối không có thật, bao gồm cái gọi là đồ thành diệt tộc, cũng không hề liên quan đến ta."

"Cái gọi là Thánh Tử Trọng Minh tông, nói thẳng ra hoàn toàn là Cửu A Lệ thị một tay nâng đỡ lên, dùng vào lúc ba nhà tranh đoạt vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông."

"Về phần ta, thuở nhỏ say mê đan đạo, ngoại trừ luyện đan cũng không biết cái gì hết"

"Đủ loại tin đồn khác đều là trên dưới Trọng Minh tông nghe nhầm đồn bậy, chờ lúc rời khỏi phòng luyện đan, đã là tin đồn lan tràn, không thể cứu vãn"

"Cho đến tận nay, bản thân ta vẫn trong sạch."

"Mong rằng Kiều đạo hữu tuyệt đối đừng dễ tin những tin đồn này, có hiểu lầm gì với ta"

Hắn chỉ đang nói linh tinh mà thôi, nhưng Kiều Từ Quang trúng [Tâm Ma Đại Diễn Chú], chẳng may lại tin thì sao?

Dù sao bất kể như thế nào, hiện tại xung quanh toàn là người trong chính đạo, vậy hắn nhất định phải là một chính nhân quân tử!

Nghe vậy, vốn khuôn mặt Kiều Từ Quang còn đang do dự, lập tức hiện ra một nụ cười.

Bùi Lăng thật sự không phải người như vậy, lúc ấy nàng không nhìn nhầm!

Thế là nàng nói nghiêm túc: "Ta tin tưởng ngươi!"

Hả?

Đơn giản như vậy đã tin rồi?

Xem ra hiệu quả [Tâm Ma Đại Diễn Chú] càng mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn.

Vậy cực kỳ tốt!

Bùi Lăng thầm thở phào đang muốn lấy lý do thoát thân rời đi, đã thấy Kiều Từ Quang nói tiếp: "Bùi... Đạo hữu, lần trước ở cơ duyên phù đảo, đa tạ ngươi đã cứu Nguyễn Chỉ sư muội một mạng.

"Dưới gối sư thúc kia của ta chỉ có hai đệ tử, nếu Nguyễn Chỉ sư muội cũng xảy ra chuyện, ta thật sự không biết phải ăn nói với nàng thế nào mới tốt."

Chương 1196: Ta là chính nhân quân tử (2)

Bùi Lăng nói: "Đây chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến.

Đáng tiếc lúc đầu tu vi của ta có hạn, thực lực không đủ, nếu không, có thể cứu cả những người khác."

Sắc mặt Kiều Từ Quang ửng đỏ, đến gần mấy bước, sau đó khẽ nói: "Bùi đạo hữu, ngươi có thể rời khỏi Ma môn, đến chính đạo của ta không?"

"Mặc dù Tố Chân Thiên chỉ nhận nữ đệ tử, nhưng Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn, Yến Tê thành đều là chỗ cực tốt."

"Ta nguyện ý lấy tính mạng chứng minh cho đạo hữu, đạo hữu ở Ma môn nhưng lòng hướng về ánh sáng"

"Đến lúc đó mời tổ sư ra tay, giúp đỡ đạo hữu thoát khỏi sự quản thúc của Trọng Minh tông, vào cửa chính đạo."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ.

Nếu lúc hắn còn ở ngoại môn Trọng Minh tông, nghe Kiều Từ Quang nói lời này với hắn, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ đồng ý.

Nhưng bây giờ, toàn bộ chính đạo đều hạ lệnh truy nã hắn.

Trong khoảng thời gian này hắn hoạt động ở Cửu Nghi sơn, đã từng thấy không biết bao nhiêu lệnh truy nã mình.

Điều chết người hơn là, tiền thưởng truy nã hắn lại bằng với Tông Chủ Trọng Minh tông Tô Ly Kinh!

Cộng thêm lần đó thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến ngay trước mặt chân truyền tám phái...

Chỉ sợ hiện tại toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Kiều Từ Quang tin tưởng hắn lương thiện vô tội...

Bây giờ đừng nói gia nhập chính đạo, chỉ cần hắn để lộ thân phận "Bùi Lăng" này, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Thế là, Bùi Lăng thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Như nào là chính? Như nào là ma? Chính đạo cũng có người làm điều phi pháp, Ma môn cũng có tình nghĩa huynh đệ."

"Xét đến cùng phân chia chính ma không ở công pháp, thuật pháp, thần thông, không ở ngoại vật, không ở danh phận, mấu chốt nhất là ở lòng người."

"Xưa nay lòng người nhân hậu, khó tránh không có một ý nghĩ sai lầm; hạng người tội ác tày trời cũng có trên kính phụ mẫu, dưới yêu chiều hài tử"

"Bởi vậy, chỉ cần lòng hướng về ánh sáng, ta là người trong chính đạo.

"Cần gì phải làm phiền đạo hữu?"

"huống chi nếu theo lời đạo hữu, chắc chắn Trọng Minh tông sẽ phái người truy sát ta"

"Đến lúc đó ta sống hay chết cũng không sao."

"Nhưng nếu bởi vậy liên lụy những người khác, chẳng phải ta khó có thể bình an cả một đời?"

Kiều Từ Quang nghe vậy liên tục gật đầu, sau khi ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng lại thêm mấy phần khâm phục.

Tin đồn đúng là nói linh tinh, vị Bùi đạo hữu này rõ ràng tính tình nhân hậu, vì không muốn liên lụy nàng và những người khác trong chính đạo, tình nguyện tiếp tục ở lại Ma tông, tiếp nhận đủ loại chửi bới...

Tóm lại, hiện tại Bùi Lăng nói cái gì, nàng sẽ không kịp chờ đợi mà tin tưởng.

Cho dù có nhiều chỗ thoạt nhìn cực kỳ không hợp lý, nhưng nàng lại hoàn toàn không phát hiện. Chỉ cảm thấy những lời nói ra từ trong miệng Bùi Lăng, đều như chân lý trên thế gian.

Lại có thể tin tưởng không ngờ.

Không chỉ có như thế, thời gian hai người ở chung càng dài, dục niệm cấp thiết muốn song tu với đối phương, hoặc là bị đối phương thải bổ trong lòng nàng càng mạnh!

Ánh mắt Kiều Từ Quang hơi mê ly nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Lân đại chiến chính ma này kết thúc, chắc ta sẽ trở thành trưởng lão Tố Chân Thiên"

"Về sau, Bùi đạo hữu muốn rời khỏi Ma môn, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào."

Bùi Lăng gật đầu: "Đa tạ Kiều đạo hữu."

Mặc dù khả năng có tình huống này không lớn, nhưng dù gì cũng là con đường lui.

Đúng vào lúc này, Kiều Từ Quang đột nhiên nói: "Bùi đạo hữu, ta có thể nhìn khuôn mặt ngươi không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi do dự nhưng vẫn nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, chợt thôi động [Huyết Vô Diện], trực tiếp lộ ra khuôn mặt thật.

Hắn thấy Kiều Từ Quang đã biết thân phận thật sự của hắn, yêu cầu này chỉ là một chuyện nhỏ.

Trong chớp mắt thấy khuôn mặt Bùi Lăng, toàn bộ thân hình Kiều Từ Quang đột nhiên run lên, dục niệm như thủy triều vọt tới, trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều suy nghĩ hoang đường, kỳ lạ, điên cuồng...

Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ lập tức vận chuyển công pháp làm sáng tỏ thần trí, giữ vững bản tâm, kìm nén đủ loại xúc động.

Nhưng lúc này, nàng chợt không muốn làm như vậy.

Chỉ thoáng dừng lại, Kiều Từ Quang đột nhiên lại tiến lên, trực tiếp áp sát vào người Bùi Lăng, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai gò má ửng hồng, hô hấp dần trở nên dồn dập...

Bùi Lãng khẽ giật mình, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, cau mày nói: "Kiều đạo hữu, ngươi trúng [Tâm Ma Đại Diễn Chú 1..."

Vừa nói như vậy, Bùi Lăng vừa không chậm trễ chút nào trở tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Từ Quang.

Nữ tu đã tu luyện nhiều năm, vòng eo nhìn như tinh tế không đủ một nắm tay, thật ra mềm dẻo mạnh mẽ, cách vải áo thật mỏng có thể cảm giác được da thịt ấm áp và mềm mại của nàng.

Trên miệng hắn khuyên can đối phương, trên tay lại không chút khách sáo.

Kiều Từ Quang thở gấp một tiếng, sau đó tiếng nói khẽ run:

"Hiện tại ta... Cực kỳ tỉnh táo!"

Rất hiển nhiên, hiện tại Kiều Từ Quang cực kỳ không tỉnh táo!

Nhưng dù sao mình ra đời không lâu, bị đối phương lừa...

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng không do dự nữa, đưa tay mò vào trong váy áo đối phương...

Chương 1197: Liễu ám minh hoa

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Trên con đường mòn hoa sum suê liễu xanh biếc chen chúc.

Vẻ mặt Yến Minh Họa cảnh giác, hoàn toàn thả ra cảm giác, tìm kiếm tung tích Bùi Lăng từng chút một.

Nhưng không thu hoạch được gì trong đình viện này.

Nàng bước nhanh đi về phía chỗ tiếp theo.

Trong chớp mắt nàng rời đi, cả tòa đình viện lập tức từ rõ ràng sáng tỏ ban đầu, hóa thành một mảnh màu sắc quỷ dị, kỳ quái hỗn độn.

Khí tức âm hàn quanh quẩn như yên lặng thổ tức.

Yến Minh Họa đã đi xa như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, ngay chớp mắt nàng quay đầu, đình viện khôi phục như lúc ban đầu, dường như cũng không xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Yến Minh Họa nghi ngờ, sao "quỷ dị" trong trường tư thục này đột nhiên trở nên ôn hòa như vậy?

Không chỉ không có quy tắc mất trí nhớ, hơn nữa tất cả sơn trưởng, học sinh, còn có trên bầu trời giông tố bên trong đều biến mất không thấy gì nữa.

Trên quãng đường tìm kiếm này, dường như nơi đây chỉ là một trường tư thục bình thường, không có bất kỳ chỗ cổ quái gì.

Hình như tất cả sự khác thường như đang cố hết sức tránh mình?

Là vì Vương Cao thắng ván cờ kia?

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa chạy tới căn ốc xá ở sau cùng.

Thoạt nhìn căn ốc xá lẻ loi trơ trọi kia không khác gì với những nơi đã đi tìm trước đó.

Yến Minh Họa nhìn xung quanh, đẩy cửa ra, đi vào.

Trong phòng u ám mơ hồ, cát bụi nặng nề không có một ai, chẳng những không có ai, ngay cả bốn vách tường cũng trống rỗng, không hiện ra hình dáng gì.

Yến Minh Họa lập tức nhận ra, đây là nơi lúc ấy nàng bị câu làm quân cờ.

Nghĩ đến sự tồn tại kinh khủng một mình đánh cờ dưới đèn kia, Yến Minh Họa lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, tâm niệm vừa động đã có một đỉnh tán hoa, dường như là nhánh hoa mới hái quay quanh bện mà thành, vẫn dính từng giọt sương, đột nhiên xuất hiện ở trên đầu nàng.

Những nhánh hoa này vừa xuất hiện đã nhanh chóng nở rộ, tàn lụi, nở rộ, tàn lụi...

Thấy cảnh này, trong lòng Yến Minh Họa hơi trầm xuống, cái vòng hoa này là thủ đoạn áp đáy hòm dùng để giữ mạng của Thiên Cơ trong tông môn.

Nếu nơi đây không có chút nguy hiểm nào, tán hoa sẽ không có bất kỳ phản ứng nào.

Hiện tại hoa nở hoa tàn nhanh chóng như vậy, rất hiển nhiên căn phòng này không đơn giản!

Chỉ cần nàng lập tức lui ra ngoài, nhìn từ trải nghiệm trên đường đi vừa rồi, có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại nàng nhất định phải tìm ra Vương Cao!

Nếu sự tồn tại kinh khủng kia còn ở nơi này, nhất định biết chút gì đó!

Lấy lại bình tĩnh, Yến Minh Họa tiếp tục đi vào trong phòng, theo việc nàng càng đi càng sâu, sự héo tàn của tán hoa trên đỉnh đầu cũng càng lúc càng nhanh, nhánh hoa vốn tươi mới như bị kéo ra trong thời gian thật ngắn, dân hiện ra màu sắc khô héo.

Cộp, cộp, cộp... Trong tầm mắt đều là bụi bẩn, không thấy bất cứ điểm khác thường nào, dường như chỉ là một căn phòng bỏ trống đã lâu.

Chẳng mấy chốc, Yến Minh Họa đã đi tới tận cùng bên trong.

Lúc ấy nàng đã gặp sự tồn tại kinh khủng kia ở chỗ này, lại bị câu làm quân cờ.

Nhưng bây giờ, nơi này một mảnh trống rỗng.

Không có đế đèn, không có bàn cờ, sự tồn tại kinh khủng kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa.

Yến Minh Họa đứng dưới bức tường lấp kín ở cuối cùng, trong lòng đột nhiên hiểu ra, sở dĩ trước đó sẽ xuất hiện tình huống Cửu Nghi sơn cũng không biết "quỷ dị" trong trường tư thục này đã chuyển biến xấu, là vì sự tồn tại kinh khủng kia.

Hiện tại tình hình đã phân thắng bại, vị kia vừa đi, dù trong căn phòng này còn có chút khí tức lưu lại, nhưng "quỷ dị" nơi đây đã khôi phục giống như trước đó...

Không!

Cũng đã không bằng lúc trước!

Nếu không lần này nàng đi vào tìm Vương Cao, không thể dễ dàng giống như bây giờ.

Nghĩ tới đây, hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại, nàng đã tìm một lượt toàn bộ trường tư thục, nhưng không có tung tích của Vương Cao.

Thế là, nàng lại tìm trong căn phòng một lần, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, ngắm nhìn bốn phía một lát mới rời đi.

Lúc này ở ngoài phòng, trời đất đục ngầu, đình viện ao nước đan xen vào nhau như lớn như nhỏ, hình thù kỳ quái, nhưng Yến Minh Họa vừa đi ra từ căn phòng, xung quanh đã là cảnh gió nhẹ mây bay, chim hót hoa nở.

Nàng đứng ở cửa ra vào một lát, chợt đi đến cửa lớn trường tư thục, vẻ mặt hơi mờ mịt.

Cứ đi về phía trước, trong lúc vô thức Yến Minh Họa đột nhiên phát hiện mình đã rời khỏi trường tư thục.

Nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn trường tư thục như chưa từng mở ra, đại chiến chính ma chưa kết thúc, còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Thân là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, lúc này mình nên lấy đại cục làm trọng, không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này.

Yến Minh Họa cưỡng ép đè xuống nội tâm sa sút, thi triển độn thuật bay về phía Mạc thành.

Mạc thành.

Phàm nhân trốn đi không ra, tu sĩ bận rộn duy trì tòa thành trì này vận chuyển bình thường.

Đậu Đại đang sắp xếp việc người tuần tra ở lều vải dịch bệnh, đột nhiên nhận ra cái gì đó, cả người biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện ở trên tường thành.

Sau đó phi thân lên, đi về phía ngoài thành.

Chương 1198: Nhất định phải đi (1)

Sau khi ra khỏi thành, hắn ta nhanh chóng tìm được Yến Minh Họa, lập tức hành lễ nói: "Yến sư tỷ, truy sát Kê Trường Phù thuận lợi không?"

Yến Minh Họa khẽ giật mình, chợt nghi ngờ hỏi: "Ai nói ta đuổi theo giết Kê Trường Phù?"

Đậu Đại hơi ngạc nhiên, sau đó nói: "Có thể là đại sư hiểu lầm?

Vừa rồi luyện đan sư theo Tứ điện hạ đi giải quyết nguồn nước đã trở về trước một bước, ta hỏi hành tung của Yến sư tỷ, hắn nói sư tỷ đuổi theo giết Kê Trường Phù"

Hắn ta thầm nghĩ mặc dù đại sư để hắn ta giúp đỡ che giấu tung tích, nhưng cũng chỉ đề phòng Ma môn.

Hiện tại xung quanh không có người, chỉ có hắn ta và Yến Minh Họa. Yến Minh Họa là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, tuyệt đối không thể thông đồng làm bậy với Ma môn, tất nhiên không cần che giấu.

Nghe vậy, hiếm khi nào khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Yến Minh Họa xuất hiện một tia ngạc nhiên.

Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức hỏi: "Xác định thật sự là Vương Cao?"

Nghe được cái tên "Vương Cao" này, Đậu Đại không hề thấy bất ngờ.

Tôn trưởng lão đã phái vị luyện đan đại sư kia tới Mạc thành, tuy lúc ấy cũng không nói cho hắn ta biết bất kỳ tin tức gì.

Nhưng số tán tu luyện đan sư ngũ phẩm cũng chỉ có mấy người như vậy, hơn nữa suy đoán từ tạo nghệ luyện đan từng lô cực phẩm của đối phương, hắn ta đã sớm đoán được thân phận thật của đối phương.

Hiện tại nghe Yến Minh Họa xác nhận, cũng là chuyện trong dự đoán.

Đậu Đại lập tức gật đầu nói: "Rất chắc chắn, lúc ấy ta cũng tự mình ra khỏi thành đón, âm thầm kiểm tra thân phận của đối phương, tuyệt đối không thể là ma tu ngụy trang."

Nghe vậy, Yến Minh Họa lập tức hiểu rõ, mình bị Vương Cao lừa gạt.

Nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại không tức giận được, ngược lại thầm thở phào...

Mình bị lừa gạt, dù sao cũng tốt hơn đối phương thật sự đã chết...

Điều chỉnh cảm xúc một chút, Yến Minh Họa lập tức nói: "Bây giờ Vương Cao ở nơi nào? Ta muốn đi gặp hắn một chút."

Đậu Đại nói: "Bây giờ Vương Cao đại sư đang ở phòng luyện đan, vì hắn cao thượng giúp đỡ chính đạo ta, bây giờ đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đám ma tu, vì vậy vừa rồi Vương Cao đại sư cố ý căn dặn muốn ta giữ bí mật tung tích, nhưng Yến sư tỷ không phải người ngoài..."

Còn chưa nói hết câu, Yến Minh Họa đã hơi híp mắt lại.

Giữ bí mật tung tích?

Đối phương là đang trốn tránh nàng!

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa ngắn gọn nói: "Đa tạ:

Nói xong, nàng đã hóa thành vô số cánh hoa tạo thành trường hà, nhanh chóng xông vào trong thành, bỏ chạy về phía phòng luyện đan Mạc thành.

Thấy cảnh này, Đậu Đại ngẩn ngơ, theo bản năng lẩm bẩm nói: "...

Còn có Kiều sư tỷ, hiện tại cũng đang nghiệm thu đan dược giúp Tôn sư thúc ở trong phòng luyện đan...

Đang do dự có muốn đuổi theo nói hết lời hay không, đúng vào lúc này, Truyền Âm Phù trong túi trữ vật của hắn ta phát ra động tĩnh.

Đậu Đại lập tức lấy ra thôi động, trong phù lục truyền đến giọng của Tưởng trưởng lão: "Đậu Đại, tình huống Mạc thành như thế nào? Hiện tại ở chỗ cách Mạc thành ngàn dặm, lại phát hiện một vài trẻ con mồ côi còn sót lại sau khi Ma môn hoành hành ngang ngược, không biết ngươi có thuận tiện tiếp nhận?"

Hắn ta lập tức tập trung ý chí: "Được, sư bá yên tâm, hiện tại Mạc thành yên ổn... Nhưng không biết số lượng trẻ mồ côi là bao nhiêu? Tiên phàm như thế nào? Ta sẽ để các sư đệ sư muội chuẩn bị sẵn sàng dàn xếp."

Thế là, Đậu Đại nhanh chóng đặt chuyện nhỏ này sang một bên, đi thu xếp cho đám trẻ mồ côi...

Phòng luyện đan Mạc thành.

Trong phòng rộng rãi, đồ vật đều bị đẩy vào trong góc.

Bùi Lăng ôm Kiều Từ Quang, đưa tay tìm tòi trong quần áo của đối phương, sắc mặt Kiều Từ Quang ửng đỏ, ánh mắt mê ly, yếu đuối không xương rúc vào trong ngực hắn, bầu không khí trong phòng dần nóng bỏng.

Nhưng ngay lúc nàng muốn quấn lấy bên hông Bùi Lăng, Bùi Lăng lại dừng.

"Kiều đạo hữu" Bùi Lăng ôn hòa mở miệng, đã đeo mặt nạ Yêu Lang lên.

"Ừm?" Hai con ngươi hơi nước mịt mờ của Kiều Từ Quang nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong và nghi ngờ, còn có một tia mờ mịt khó mà phát hiện.

"Ta phải đi..." Bùi Lăng nói, trong tay bỗng nhiên dùng sức, nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

Kiều Từ Quang không tự chủ được lùi lại hai bước, vẻ mặt ngẩn ngơ, lại lập tức tỉnh táo!

Vừa rồi nàng... Lại...

Kiều Từ Quang vội vàng tập trung ý chí, không tiếp tục suy nghĩ nữa, trong chốc lát trên mặt gần như nhỏ máu, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Bùi Lăng.

Bùi Lăng hít sâu một hơi, [Tâm Ma Đại Diễn Chú] thật sự bá đạo! Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, tuyệt đối không phải loại người tâm chí không kiên định, ban đầu ở Thiên Ngoại đảo: "Tang" mê hoặc mấy lần, Kiều Từ Quang đều có sức chống cự cực mạnh. Hiện tại biết rõ chính ma khác biệt, lại còn tùy ý để một ma tu như hắn chiếm đoạt!

Chẳng trách môn chú thuật này có yêu cầu cực cao, hiện tại hắn cũng không thể tu luyện.

Thế nhưng, bây giờ không phải lúc cân nhắc [Tâm Ma Đại Diễn Chú], thời gian có hạn, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Cửu Nghi sơn, tuyệt đối không thể trì hoãn ở chỗ này quá lâu.

Chương 1199: Nhất định phải đi (2)

Còn có một điểm là, hiện tại đại chiến chính ma bộc phát, đôi bên đã quyết đấu sinh tử nhiều ngày, nếu hắn không muốn lội vào vũng nước đục này, chắc chắn phải giữ khoảng cách với tu sĩ chính đạo thì tốt hơn.

Quan trọng nhất là, Kiều Từ Quang bị [Tâm Ma Đại Diễn Chú] khống chế, lúc này làm ra nhiều điều như vậy cũng không phải ý của đối phương, chiếm một ít tiện nghi, thay đổi thiện cảm của nàng với mình một cách vô thức, tránh để sau này tỉnh táo lại, đi tố giác mình với đám cao tầng chính đạo là xong đời.

Nếu thật sự gạo nấu thành cơm, lại không thích hợp...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức tay lấy ra Truyền Âm Phù giao cho Kiều Từ Quang, hòa nhã nói: "Đừng để bất kỳ kẻ nào biết chuyện hôm nay."

"Ừm!" Trên mặt Kiều Từ Quang vẫn còn ửng hồng, vừa tiếp nhận Truyền Âm Phù vừa dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt nàng còn hơi lơ lửng, nhưng lại không nhịn được khẽ hỏi: "Ngươi... Muốn đi đâu?"

Đi đâu?

Hắn còn chưa nghĩ ra, dù sao nhất định phải nhanh rời khỏi Cửu Nghi sơn!

Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, chợt nói: "Vĩnh Dạ hoang mạc. Nơi nào có một cọc cơ duyên có thể tăng nội tình của ta."

Bây giờ đại chiến chính ma vừa mới bắt đầu, hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông, vừa nãy còn cùng đối phương lời thề son sắt lòng dạ mình hướng về phía ánh sáng đến mức nào, trong sạch đến mức nào, vì cậy tuyệt đối không thể nói mình muốn về địa giới Ma tông.

Về phần đến địa bàn chính đạo khác... Chẳng may đối phương muốn đi cùng hắn thì sao?

Đúng lúc trước đây không lâu, Kê Trường Phù nhắc đến việc Vĩnh Dạ hoang mạc với hắn, bây giờ vừa hay dùng để qua loa tắc trách.

Nghe thấy Bùi Lăng muốn đi Vĩnh Dạ hoang mạc, sắc mặt Kiều Từ Quang hơi thay đổi, im lặng một lát, sau đó nói: "Vĩnh Dạ hoang mạc... Tuyệt đối không phải đất lành. Tất cả cẩn thận!"

Bùi Lăng gật đầu: "Được"

Hắn âm thầm tính toán, vừa rồi mình luyện chế đan dược đã tốn chút thời gian.

Cộng thêm Kiều Từ Quang nghiệm thu đan dược, coi như tốn tròn ba canh giờ. Hiện tại lại dùng chút thời gian giải quyết Kiều Từ Quang, nhất định phải lập tức rời đi!

Thế là, thấy Kiều Từ Quang còn đang mất hồn mất vía, Bùi Lăng vừa chỉnh lại áo bào vừa nói: "Kiều đạo hữu, xin từ biệt, mong rằng trân trọng..."

Ầm!

Ngay lúc này, cửa lớn đột nhiên mở ra, một bóng người ăn mặc đẹp đẽ như dao hoa mới nở lập tức xuất hiện.

Biến cố đột ngột khiến động tác của Bùi Lăng cứng đờ, quần áo không ngay ngắn, Kiều Từ Quang tóc mai lỏng lẻo cũng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được hoảng sợ buột miệng nói: "Yến sư tỷ? !"

Trên trời cao, cơn gió cuồng loạn.

Khoảnh khắc mưa bay lả tả, đột nhiên mây tan sương tần, lại có mây đen trôi nổi, thỉnh thoảng sấm sét vang dội... Trong lúc đó, bầu trời thay đổi mấy lần.

Kẽ nứt không gian nứt nẻ như mạng nhện, như ẩn như hiện trong toàn bộ chiến trường.

Phó Huyền Tự đạp không mà đứng, nửa bên mặt vẫn trong trẻo, nửa bên đã hóa thành khô lâu, không thấy chút huyết nhục nào, chỉ còn lại xương cốt trắng xám, nhưng khí thế quanh người không giảm chút nào, ánh mắt như điện nhìn về phía Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ sương mù đen chen chúc ở nơi xa.

Lúc này, tình trạng Thiếu Phù Đồ không hề tốt hơn hắn ta.

Áo bào xám của hắn ta rách tung toé, khí tức lúc mạnh lúc yếu, nhìn như không có trở ngại nhưng hai tay, hai chân và ngực lại cắm sáu mũi tên màu đen.

Trên mũi tên có tia sáng trong trẻo lưu chuyển, phù văn chớp lên, vẫn ghim vào trong cơ thể hắn ta, mặc cho hắn ta nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không thể rút ra, đang liên tục không ngừng ăn mòn bản nguyên của hắn ta.

Đối phương đứng giằng co cách trời cao.

Vào lúc này, trong túi trữ vật của Phó Huyền Tự truyền đến động tĩnh, hắn ta hoàn toàn không lo lắng Thiếu Phù Đồ sẽ nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp lấy ra Truyền Âm Phù lấp lóe ánh sáng thôi động.

"Phó sư huynh" Trong Truyền Âm Phù vang lên giọng của Đậu Đại: "Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều, Thiên Cơ Tố Chân Thiên, luyện đan sư Vương Cao đều đã bình an trở về."

Phó Huyền Tự bình tĩnh nói: "Đã biết."

Sau đó thu hồi Truyền Âm Phù, lúc này giọng nói âm u lạnh lẽo của Thiếu Phù Đồ lên: "Tạo hóa tròn và khuyết, số trời Luân Hồi, Cửu Nghi sơn nghịch thế mà đi, chắc chắn sẽ nhận kiếp số Luân Hồi càng lớn hơn"

"Hôm nay ngươi lại ngăn cản Luân Hồi báo ứng vì thiên kiêu Lưu Lam hoàng triều, ngày khác Cửu Nghi sơn cũng tốt, Lưu Lam hoàng triều cũng được, chắc chắn phải trả giá gấp trăm lần, thậm chí cả nghìn lần."

"Ở dưới Luân Hồi, không thể ngăn cản đại kiếp."

"Cứ vùng vẫy giãy chết như thế, lại có ý nghĩa gì?"

Phó Huyền Tự hừ lạnh một tiếng: "Tà ma ngoại đạo, sắp chết đến nơi còn dám đổi trắng thay đen!"

Oanh! !!

Hai người đồng thời ra tay, đại chiến lại bộc phát.

Mạc thành.

Cửa phòng luyện đan.

Nơi đây vốn yên lặng, hiện tại càng ít ai lui tới.

Lúc gió thổi qua, xung quanh bóng trúc um tùm, càng thêm âm u hiên ngang.

Ngọc Tuyết Chiếu áo hồng váy trắng, hai búi tóc như xoắn ốc, ngồi xổm ở trên bậc thang trước đan phòng, hai tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm mấy con hồ điệp bay lượn nhẹ nhàng cách đó không xa.

Lúc đang ngẩn người, một bóng người quần áo đẹp đẽ nhẹ nhàng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt như dao hoa mới nở, nghi thái vạn phương.

Chương 1200: Đồng môn Tu La tràng

Sau khi Yến Minh Họa đứng vững, liếc nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, chỉ là một con Yêu hồ vừa hóa hình không lâu, hình như huyết mạch không tệ...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh nhìn cửa lớn đóng chặt, lo lắng Vương Cao phát hiện mình đến sẽ lặng lẽ bỏ chạy, nàng không hề do dự trực tiếp một chưởng đánh văng ra cửa lớn, chạy vào trong đó.

Vào phòng luyện đan, Yến Minh Họa liếc nhìn một bóng dáng khí chất nho nhã hiền hoà, trên ống tay áo còn mang theo mùi dược thảo đang đi về phía cửa.

Đối phương đeo tấm mặt nạ Yêu Lang quen thuộc kia, khí tức thu liễm hoàn mỹ, hoàn toàn không nhận ra con đường công pháp sở tu.

Khoảnh khắc thấy người này, trong lòng Yến Minh Họa lập tức sinh ra một sự xúc động dữ dội muốn sà vào vòng tay hắn, được hắn hung hăng yêu thương.

Bởi vậy, dù không thể phân biệt dung mạo và khí tức của đối phương, nhưng nàng vẫn lập tức xác nhận đây là Vương Cao mà nàng muốn tìm!

Đối phương thật sự không chết!

Hơn nữa, đến lúc này nàng mới nhận ra, lần trước đối phương lại luyện nàng thành lô đỉnh? !

Lúc cảm thấy ngạc nhiên, Yến Minh Họa hơi hoảng hốt, lúc này mới chú ý tới Kiều Từ Quang sư muội cũng ở đây, lúc này đang đứng cách Vương Cao không xa, vẻ mặt hơi hốt hoảng sửa sang làn váy.

Sắc mặt Yến Minh Họa lập tức thay đổi!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng thấy rõ ràng thân phận người tới, trong lòng lập tức nhảy lên một cái, Yến Minh Họa!

Vì sao Yến Minh Họa trở về nhanh như vậy?

Làm sao bây giờ? ?

Vào lúc này, Kiều Từ Quang phát hiện có người đi vào, hốt hoảng kéo lại vạt áo, nhưng sau khi thấy rõ là Yến sư tỷ về lập tức yên tâm.

Dù sao Yến sư tỷ không biết thân phận thật sự của Bùi Lăng, bây giờ đang trong lúc nghỉ ngơi, mình và luyện đan sư Mạc thành lưỡng tình tương duyệt cũng không phải việc gì không thể lộ ra ngoài.

huống chi, vốn giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì...

Thế là, sau khi Kiều Từ Quang ung dung sửa sang lại váy áo, lập tức hỏi: "Yến sư tỷ, ngươi tìm ta có việc gì?"

Yến Minh Họa trầm mặc không nói.

Bùi Lăng cũng không dám nói lời nào, trong chốc lát bầu không khí trong phòng luyện đan gần như cứng đờ...

Sau mấy hơi thở, trong phòng luyện đan vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thấy thế, trong lòng Kiều Từ Quang nghi ngờ, đang muốn mở miệng hỏi thăm mục đích khi Yến sư tỷ đến đây, đã thấy Yến Minh Họa nhìn về phía Bùi Lăng, lạnh lùng hỏi: "Vương Cao! Ngươi làm gì Kiều sư muội?"

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, tê cả da đầu, vô thức dùng thần niệm thăm dò vào túi trữ vật, sau khi xác định vị trí một viên Thiên Thương Lệ cuối cùng.

Vào lúc này, Kiều Từ Quang nghe vậy khẽ giật mình: Vương Cao đại sư?

Bùi Lăng là Vương Cao? !

Sau khi nhận ra điểm ấy, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giải thích: "Sư tỷ đừng hiểu lầm, là ta tìm đến hắn."

Yến Minh Họa đang muốn tiếp tục vặn hỏi Vương Cao, nghe nói như thế hàng lông mày kẻ đen lập tức nhăn lại, đừng hiểu lầm?

Là Kiều sư muội chủ động tới tìm Vương Cao?

Vốn Yến Minh Họa chạy tới tìm Vương Cao, một là muốn xem thử hình dáng Vương Cao, xác định thân phận thật sự của hắn; hai là dù đối phương luyện đan cứu chữa phàm nhân ở Mạc thành, hay cứu người ở trong "quỷ dị" đều có thể nhận ra bản tính hướng thiện của hắn.

Vì vậy, nàng dự định khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thay đổi địa vị, gia nhập chính đạo.

Nhưng bây giờ...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Yến Minh Họa thu lại cảm xúc, sau đó từ tốn nói: "Kiều sư muội, bây giờ đại chiến chính ma còn đang tiếp tục, mặc dù tình hình hiện tại của Mạc thành cũng không tệ lắm. Nhưng người trong ma đạo đã chia thành tốp nhỏ, tràn vào Triệt Châu."

"Gần đây cũng không an toàn."

"Nếu ngươi rảnh rỗi, không bằng giúp đỡ Cửu Nghi sơn tuần tra một lượt."

"Vương Cao đại sư là Đan sư Mạc thành, chắc hẳn xưa nay cũng rất bận rộn, sau này ngươi bớt đến làm chậm trễ việc đại sư luyện chế đan dược."

Lại vội nói tiếp: "Ta có chút việc, muốn nói chuyện riêng với Vương Cao đại sư, ngươi đi về trước đi"

"Dù sao lần này 'quỷ dị' trường tư thục có chỗ thay đổi, khác biệt rất nhiều với lời nói của Cửu Nghi sơn, trong đó cò một vài chi tiết, ta cần bàn bạc cẩn thận với Vương Cao đại sư."

Nghe vậy, Kiều Từ Quang cau mày, Yến sư tỷ muốn sau này nàng đừng đến tìm Bùi Lăng, bản thân lại muốn nói chuyện riêng với Bùi Lăng?

Nàng vô thức cảm thấy trong này có vấn đề!

Suy nghĩ một chút, Kiều Từ Quang lập tức nói: "Sư tỷ, lần này ta tới là được Cửu Nghi sơn Tôn Mục Kiến trưởng lão phó thác, vì nghiệm thu một nhóm lớn đan dược do Vương Cao đại sư luyện chế"

"Nhóm đan dược này rất quan trọng với tình hình chiến đấu hiện tại.

"Cho nên, không thể chậm trễ chút nào."

"Về phần ma tu xung quanh Mạc thành..."

"Sở dĩ sư tỷ dẫn chúng ta đến đây Mạc thành nghỉ ngơi, cùng là vì lúc Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y rời thành xem xét nguồn nước, đã bị Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù phục kích, không thể không mời sư tỷ ngàn dặm đến giúp."

"Mặc dù hiện tại ta đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, dù sao thời gian còn thấp, thực lực tu vi cũng không bằng sư tỷ, cũng có chênh lệch với Kê Trường Phù kia."

Chương 1201: Khủng bố (1)

"Nếu ta ra ngoài lại gặp phải Kê Trường Phù, chỉ sợ lại liên lụy đến sư tỷ nhiều hơn."

"Cho nên chỉ có thể để sư tỷ đi làm việc tuần tra này."

Nghe lời này, Yến Minh Họa không nhịn được khẽ nhíu mày, trước kia Kiều sư muội vẫn cực kỳ nghe lời nàng, chưa nói đến lần này lại luẩn quẩn không đi, thậm chí còn muốn nàng đi...

"Không sai, hiện tại ở xung quanh đây chỉ có ta mới có thể đối phó Kê Trường Phù" Lấy lại bình tĩnh, Yến Minh Họa chậm rãi nói: "Lần trước Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều dẫn theo Vương Cao rời thành làm sạch nước sông đã gặp Kê Trường Phù, vì vậy mới bị ép vào trong 'quỷ dị, chưa thể giải quyết vấn đề nguồn nước Mạc thành"

"Đến nay nước dùng trong Mạc thành còn phải ở lại vào đệ tử am hiểu thuật pháp Thủy hệ của Cửu Nghi sơn."

"Đối với cuộc sống của tu sĩ và phàm nhân cả thành, đều rất bất lợi."

"Hơn nữa con sông bên cạnh Mạc thành có phạm vi ảnh hưởng cực lớn, nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ truyền nọc độc ngàn dặm, vô số sinh linh gặp nạn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết!"

"Hiện tại ta muốn dẫn Vương Cao đại sư rời thành, hoàn toàn hóa giải dịch bệnh trong nguồn nước."

"Nếu Kê Trường Phù còn ở lại gần đây không đi, có ta ở bên cạnh, hắn cũng không có gan dám ra tay với Vương Cao đại sư."

Kiều Từ Quang ngẩn người, lời nói này Yến sư tỷ có lý có cứ, trong chốc lát nàng không tìm được lý do để cãi lại, nhưng nàng luôn cảm thấy hình như mục đích thật sự của Yến sư tỷ không chỉ như thế...

"Yến sư tỷ, ma tu gian xảo, Kê Trường Phù là người âm hiểm độc ác" Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng lập tức nói: "Đã biết sư tỷ ở đây, chỉ sợ sẽ không hành động đơn độc. Nếu hắn gọi thêm đồng bọn, ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó bản thân quấn lấy sư tỷ, lại để đồng bọn của hắn đối phó Vương Cao đại sư, chẳng phải lần nữa lại đẩy đại sư vào tình cảnh nguy hiểm?"

"Ta thấy không bằng ta cũng đi chung"

Thấy lúc đầu cặp sư tỷ muội Tố Chân Thiên này còn rất tốt, đột nhiên không hiểu sao lại tranh giành, da đầu Bùi Lăng tê dại đứng ở một bên, lại không dám nhiều lời một chữ.

Sợ bọn họ nhớ tới nơi này còn có người sống là mình.

Hiện tại hắn rất muốn lập tức chạy trốn giữ mạng, nhưng lối ra duy nhất của phòng luyện đan lại bị Yến Minh Họa tận lực ngăn cản, nếu trực tiếp phá cản trở mà ra... Mạc thành còn mở đại trận hộ thành, không có Đậu Đại giúp đỡ mở đại trận, hắn không ra được!

Cách giả chết cũng đã dùng một lần với Yến Minh Họa, chắc chắn đối phương sẽ không bị lừa nữa.

Trực tiếp truyền tống vào "Tiểu Tự Tại Thiên"?

Cũng có cách này, nhưng sau khi đi ra thì làm sao bây giờ?

Cũng không thể nghỉ ngơi trong "Tiểu Tự Tại Thiên" ba mươi năm...

Nhưng ngay lúc trong lòng Bùi Lăng nóng như lửa đốt, vắt hết óc suy nghĩ cách đối phó, bên tai đột nhiên vang lên truyền âm của Yến Minh Họa: "Vương Cao, nếu ngươi đã làm ra việc kia với ta, vì Sao còn muốn ra tay với sư muội của ta? !"

Cái này...

Hắn còn chưa ra tay!

Bùi Lăng lập tức đổ mồ hôi lạnh, đang muốn giải thích lại nghe Kiều Từ Quang đồng thời truyền âm cho hắn: "Bùi đạo hữu, hiện tại ngươi và Yến sư tỷ là quan hệ như thế nào? Vì sao sư tỷ quan tâm ngươi như vậy?"

A... Đây cũng là vì hắn bị "quỷ dị" mê hoặc...

Mô hôi trượt xuống dọc theo mép mặt nạ, nhưng Bùi Lăng lại không có tâm trạng lo lắng những điều này, vội vàng truyền âm giải thích: "Yến đạo hữu, mọi việc không như ngươi tưởng tượng, ta và Kiều sư muội của ngươi trong sạch, cũng như xảy ra chuyện gì hết...

Rõ ràng quan hệ của hắn và Yến Minh Họa cũng cực kỳ không đứng đắn, nhưng chẳng biết tại sao lại có ảo giác bị bắt gian tại giường?

Đương nhiên, nếu hắn và Kiều Từ Quang thật sự xảy ra chuyện gì, đó lại là chuyện khác. Nhưng vấn đề là giữa hắn và Kiều Từ Quang thật sự không có gì hết!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm cho Kiều Từ Quang nói:

"Kiều đạo hữu, ta và Yến đạo hữu từng kề vai chiến đấu ở trong 'quỷ dị, vì vậy Yến đạo hữu hơi thưởng thức ta mà thôi"

Bùi Lăng vừa giải thích vừa âm thầm vận pháp lực, sấy khô toàn bộ mồ hôi lạnh trên người.

Cho đến bây giờ, hắn còn không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào!

Tin tức tốt duy nhất là hình như Yến Minh Họa cũng không có ý vạch trần thân phận của hắn...

"Bây giờ ngươi theo ta rời thành, ta có lời muốn nói riêng với ngươi, ngươi để Kiều sư muội đừng đi theo." Truyền âm của Yến Minh Họa lại vang lên bên tai Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, Kiều Từ Quang cũng truyền âm nói: "Đã chỉ là thưởng thức, vậy ngươi khách sáo một chút, để sư tỷ đi về nghỉ ngơi đi"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên rất cứng ngắc nhưng chẳng kịp chờ hắn nghĩ kỹ tìm từ, đã thấy Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang đã dừng tranh chấp, hai người đồng thời nhìn về phía hắn.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng sinh ra một ảo giác mãnh liệt.

Dường như hắn còn đang độ Nguyên Anh kiếp, hai sự tồn tại kinh khủng ngồi trên bàn cờ đang cùng lúc dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn chăm chằm vào hắn...

"Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác [Khô Tâm thuật]"

Mạc thành.

Một tòa tiểu viện riêng u tĩnh.

Chương 1202: Khủng bố (2)

Chung Quỳ Kính Y một mình ngồi xếp bằng trên giường mây trong phòng, đang nhắm mắt tu luyện.

Nàng vận chuyển trôi chảy, khí tức chầm chậm tăng lên.

Một lát sau, nàng thu công mở mắt, lập tức nhíu mày, lần này "quỷ dị" trường tư thục khiến nội tình của nàng giảm đi rất nhiều!

Nàng chủ tu thương đạo, bây giờ lại vô cùng xa lạ với thương bản mệnh, ngay cả trụ cột nhất là cầm thương như thế nào, cũng không nhớ rõ chút nào.

Hơn nữa, trong lòng Chung Quỳ Kính Y cảm thấy, loại xa lạ này có thể là mãi mãi.

Dù bây giờ nàng bắt đầu tu luyện thương đạo lại từ đầu, cũng khó khôi phục đến tiêu chuẩn trước đó.

Kỹ xảo và sự quen thuộc với thương đạo chỉ là việc nhỏ, dù sao Chung Quỳ thị có rất nhiều điển tàng, đổi một môn binh khí khác cũng không sao.

Chủ yếu nhất vẫn là căn cơ thâm hậu đã từng đánh xuống khi vượt qua Trúc Cơ kiếp, Kim Đan kiếp, Nguyên Anh kiếp.

Sau khi vào "quỷ dị" trường tư thục kia, thực lực của nàng đã suy yếu một mảng lớn.

Ngay lúc đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên có người đến báo:

"Điện hạ, Thiên Cơ Tố Chân Thiên tới, nói là có chuyện tìm ngài bàn bạc"

Chung Quỳ Kính Y lập tức tập trung ý chí, lần này Thiên Cơ vì cứu nàng đã phải trả cái giá rất lớn.

Hiện tại còn không biết việc của đối phương và Vương Cao đã xử lý như thế nào, dù có như thế nào cũng phải cảm tạ Yến Minh Họa thật tốt...

Nàng lập tức nói: "Mời Thiên Cơ đến chính đường ngồi xuống, ta lập tức tới ngay."

Thị nữ đứng ngoài cửa uốn gối nói: "Vâng."

Nhân cơ hội này, Chung Quỳ Kính Y vội vàng lấy ra một cái túi trữ vật trống không, kiểm tra những thứ mình mang theo, chuẩn bị tạ lễ.

Chẳng mấy chốc, nàng thu thập xong, đẩy cửa đi ra ngoài.

Xuyên qua hành lang, qua cửa tròn, đã đến chính đường ở tiền viện.

Trong chính đường tiền viện, Yến Minh Họa da trắng như tuyết mặt mày như hoa, quần áo đẹp đẽ, xếp váy ngồi ngay ngắn ở vị trí khách quý, như có điều suy nghĩ. Thấy Chung Quỳ Kính Y đi vào, đứng dậy đón: "Tứ điện hạ."

"Yến sư tỷ. ' Chung Quỳ Kính Y cố ý đổi cung trang vàng nhạt dệt kim để trịnh trọng hơn, lúc này nhẹ nhàng thi lễ nói: "Đa tạ lần này Yến sư tỷ đã ra tay, nếu không ta sẽ chìm sâu vào 'quỷ dị; rất khó có thể rời đi"

Yến Minh Họa đưa tay đỡ, nói: "Ngươi và ta là đồng đạo, không cần khách sáo như thế"

Trò chuyện một chút, hai người phân chia chủ khách ngồi xuống, Chung Quỳ Kính Y lấy ra túi trữ vật: "Làm phiền sư tỷ bôn ba ngàn dặm, một chút tâm ý coi như tỏ lòng thành..."

"Sở dĩ lần này có thể rời khỏi 'quỷ dị' đều là công lao của Vương Cao." Yến Minh Họa nghe vậy, lại lắc đầu nói: "Người phá vỡ ván cờ cũng không phải là ta, nói ra thật xấu hổ, sau khi tiến vào 'quỷ dị, ta cũng không làm cái gì"

Chung Quỳ Kính Y nghe lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù nàng không thấy được bàn cờ, nhưng bây giờ nàng đã nhớ lại trải nghiệm trong trường tư thục.

Lúc ấy Vương Cao hóa thành dáng vẻ sơn trưởng ở trước mặt nàng, sau đó lại đấu pháp với sơn trưởng thật, cuối cùng thủ thắng...

Chỉ có điều, không nói đến tình nghĩa Thiên Cơ ngàn dặm xa xôi gấp rút tiếp viện, nếu không phải vì cứu nàng và Vương Cao, cũng không ở học đường bị...

Chung Quỳ Kính Y còn định nói cái gì, lại nghe Yến Minh Họa nói tiếp: "Lần này ta đến làm phiền điện hạ là vì một việc."

"Là chuyện gì?" Chung Quỳ Kính Y vội hỏi: "Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời."

Yến Minh Họa nói: "Ta muốn biết tất cả những việc đã trải qua ở trong 'quỷ dị:

Chung Quỷ Kính Y nghiêm túc nhớ lại một phen, sau đó nói: "Sau khi vào trưởng tư thục, ta vô thức trở thành phu tử, giảng bài ba ngày."

"Lúc lên lớp, sẽ đánh mất tất cả tâm đắc tu luyện giảng thuật, đến nay không thể khôi phục."

"Sau khi tan học, sơn trưởng sẽ dẫn phu tử đến hậu viện nghỉ ngơi"

"Nhưng sau khi vào nhà, không lâu sau sẽ có học sinh đi tìm ta chơi trốn tìm"

"Tóm lại, ngày đầu tiên coi như bình thường, nhưng ngày thứ hai..."

Nói đến đây, sắc mặt Chung Quỳ Kính Y ửng đỏ, lập tức tránh đi việc kia, lại nói tiếp: "Bây giờ nghĩ lại, quan trọng nhất là ngày thứ ba..."

Chẳng mấy chốc, Chung Quỳ Kính Y đã kể lại tất cả những việc mình trải qua và biết được một lần.

Sau khi nghe xong, Yến Minh Họa khẽ gật đầu, việc liên quan đến sự thay đổi trong "quỷ dị", nàng phải nhanh chóng bẩm báo việc này lên trên, bởi vậy nhất định phải biết chi tiết cụ thể trong đó.

Nói xong việc chính, Yến Minh Họa lại nói tiếp: "Còn có một việc liên quan tới Vương Cao."

Chung Quỳ Kính Y khẽ giật mình, vội nói: "Yến sư tỷ, có thể là 'quỷ dị' ảnh hưởng, hiện tại với những việc đã trải qua ở trường tư thục vào ngày thứ hai, ta đã mơ hồ, không nhớ gì cả..."

Yến Minh Họa lắc đầu, nói: "Cái đó không quan trọng. Vương Cao là hạng nhất đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, ta muốn biết tất cả tin tức về hắn."

Chung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Không có vấn đề!"

"Làm phiền Tứ điện hạ." Yến Minh Họa khẽ gật đầu, chợt đứng dậy: "Ta không làm phiền Tứ điện hạ nữa, cáo từ."

Chung Quỳ Kính Y vội vàng đứng dậy tiễn, đứng ở cửa đưa mắt nhìn Yến Minh Họa đi xa, nàng quay đầu phân phó thị nữ: "Đưa tin cho Thiền Lâu, điều tra rõ ràng lúc Vương Cao ở triều ta, bẩm báo chi tiết không bỏ sót"

Chương 1203: Vấn đề nguồn nước

Thị nữ uốn gối nói: "Vâng"

Trên bãi đất trống tạm thời được dọn ra ở góc tây nam Mạc thành, trong tay mấy đệ tử Cửu Nghi sơn kết động pháp quyết, lập tức như có hơn mười đôi bàn tay khổng lồ vô hình, nhanh chóng xây lên từng căn phòng trên đất bằng...

Cách đó không xa, Đậu Đại vừa sắp xếp xong mấy vị sư muội đi trấn an các cô nhi mới đến, đang định nhanh chóng ra tay xây dựng căn phòng, đã thấy Kiều Từ Quang tìm tới.

"Kiều sư tỷ. ' Đậu Đại vội vàng gọi Mạc Di Thiên qua chủ trì tình hình thay mình, đi sang một bên nói chuyện với Kiều Từ Quang, "Có dặn dò gì sao?"

"Sư đệ, đây là nhiệm vụ do Tôn trưởng lão gửi gắm, đã hoàn thành khế sách" Kiều Từ Quang lấy túi trữ vật ra đưa cho Đậu Đại nói: "Đan dược đều ở bên trong, ta đã kiểm kê xong dựa theo chủng loại, kính xin Đậu sư đệ kiểm tra và nhận"

Đậu Đại vội vàng chắp tay nói: "Làm phiền Kiểu sư tỷ:

Sau đó tiếp nhận tất cả túi trữ vật, nhưng không có ý kiểm kê một lần nữa.

Thứ nhất là không muốn lãng phí thời gian; thứ hai Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, nàng đã kiểm tra rõ ràng, vậy tuyệt đối không phạm sai lầm.

Sau khi cất kỹ đan dược, Đậu Đại không nhịn được thở dài: "Ma môn hung hăng ngang ngược, tình hình chiến đấu hiện tại đang gấp gáp. Tiếp theo phân phối nhóm đan dược này đến chiến trường các nơi, chắc chắn có thể giảm bớt thương vong cho chư vị đồng đạo."

"Đúng rồi, lần này thật sự làm phiền sư tỷ, về phần Hốt Dã Chiêm Ma Mộc, sau này Cửu Nghi sơn nhất định đền bù gấp đôi."

Kiều Từ Quang lắc đầu nói: "Không cần như thế, tạm thời ta cũng không dùng được Hốt Dã Chiêm Ma Mộc. Cùng là chính đạo như thể tay chân, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên"

Hơi suy nghĩ một chút, nàng hỏi: "Nhưng không biết lần này Cửu Nghi sơn làm thế nào mời được Vương Cao đại sư?"

Đậu Đại lắc đầu nói: "Đây là Tôn sư thúc sắp xếp, ta không biết tình huống cụ thể."

Kiều Từ Quang nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Ta đi xem tình huống các sư muội một chút, cáo từ."

Sau đó nhanh chóng rời đi.

Phòng luyện đan.

Trong phòng trống rỗng, đồ vật đều bị chất đống vào trong góc.

Bùi Lăng một mình nằm thẳng trên mặt đất, Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang đã không thấy tăm hơi.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

[Khô Tâm thuật] là thuật pháp Luyện Khí kỳ, có thể giả chết trong thời gian một nén nhang, không thể sử dụng thường xuyên, cũng không thể sử dụng trong thời gian dài. Bởi vậy, mặc dù tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới Nguyên Anh, nhưng thời gian hệ thống uỷ thác môn thuật pháp này vẫn không dài.

Lúc này, Bùi Lăng nhanh chóng triển khai thần niệm, phát hiện Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang thật sự đã rời đi.

Nhưng trong phòng luyện đan này cũng đã bị bày từng tầng trận pháp, những trận pháp này có lực sát thương không lớn, lại giỏi ở mặt bao vây kẻ địch, hắn đã bị bao vây ở chính giữa trận pháp.

Rất hiển nhiên, trước đây không lâu hắn đã chết một lần, lần này giả chết hoàn toàn không lừa được Yến Minh Họa.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm cho Ngọc Tuyết Chiếu ở ngoài cửa: "Bên ngoài có người không?"

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức nói lại: "Không có!"

Bùi Lăng lập tức yên lòng, sau đó lấy ra hai cái ngọc giản trống không từ trong túi trữ vật, chia ra khắc lên họ của Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang, tâm niệm vừa động, sau khi tự khi vào một đoạn lời nói, lại đặt nó ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng.

Tiếp theo, hắn đánh vào một đạo pháp lực cho pháp y, nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vô Danh công pháp] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Thân thể nhanh chóng mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng nhanh chân đi ra ngoài.

Không lâu sau, hắn bị hệ thống điều khiển thành công vòng qua tất cả trận pháp, xuất hiện ở bên ngoài phòng luyện đan.

Vào lúc này, sau lưng truyền đến một trận đau nhói, hệ thống lập tức nhắc nhở: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng nhanh chóng cảm ứng xung quanh một lượt, quả nhiên không có một ai, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đổi một bộ áo bảo.

Sau đó lấy mặt nạ Yêu Lang xuống, [Huyết Vô Diện] nhúc nhích một trận, lập tức huyễn hóa thành một phàm nhân không thể tầm thường hơn.

Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu, phân phó:

"Ngươi cũng đổi một bộ quần áo, tháo mặt nạ xuống, ngụy trang thành muội muội ta."

Ngọc Tuyết Chiếu không tình nguyện: "Cái mặt nạ này rất dễ nhìn..."

Nàng vừa nói thầm vừa làm theo.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu nhanh chóng rời đi.

Chương 1204: Bái đường (1)

Mấy đệ tử Cửu Nghi sơn bấm niệm pháp quyết, một dòng nước trong veo đột nhiên xuất hiện, chuẩn xác rơi vào một loạt dụng cụ trưng bày trước mặt.

Ngay sau đó, một đám khôi lỗi nối đuôi nhau tiến lên, lần lượt nhấc lên một cái hũ lớn, đi đến các nơi trong thành.

"Đậu sư huynh, mặc dù gần đây chưa xuất hiện việc thiếu nước dùng, nhưng cứ dựa vào thuật pháp giải quyết, e rằng vẫn không hóa giải được nỗi lo sợ trong lòng lê dân." Một nữ tu chậm rãi đi đến bên cạnh Đậu Đại, khẽ nói: "Bọn họ đều cực kỳ lo lắng, mãi không thể giải quyết vấn đề nước sông, sau này vẫn không thể tự do lấy nước, nhất định phải dựa vào chúng ta..."

"Một khi chúng ta rời đi, trên dưới Mạc thành sẽ bó tay không có cách nào."

Đậu Đại nghe vậy, khẽ nhíu mày, chợt nói: "Cửu Nghi sơn sẽ không làm hại sinh linh, dù trước khi chúng ta rời đi, chưa giải quyết được vấn đề nước sông, cũng sẽ nghĩ cách chuyển bọn họ đi nơi khác."

Nữ tu kia gật đầu nói: "Chúng ta cũng trấn an bách tính như vậy, nhưng phần lớn bọn họ đều nói khó xa quê hương..."

Đang nói, Đậu Đại đột nhiên vung tay cắt ngang lời nàng, chợt lấy ra Truyền Âm Phù từ trong túi trữ vật thôi động: "Vương Cao đại sư? Đại sư có dặn dò gì?"

Chỉ nghe giọng nói trong Truyền Âm Phù nói: "Đậu đạo hữu, mời ngươi mở đại trận hộ thành ra, để ta ra khỏi thành đến bờ sông nhìn xem, ta đã tìm ra cách giải quyết vấn đề nước sông"

Đậu Đại và nữ tu bên cạnh nghe được, trong lòng đều vui mừng, vội nói: "Đa tạ đại sư, Đậu mỗ sẽ thông báo với Thiên Cơ, mời Thiên Cơ hộ tống đại sư...

"Đừng! Một mình ta là được!"

Bên cạnh Mạc thành, sông dài lay động.

Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu thi triển độn thuật, đi dọc theo bờ sông.

Hai bên bờ lúa mạch xanh xanh, non nước xinh đẹp lại vì ôn dịch mà hiếm thấy vết chân người, cỏ dại hoa dại dần ăn mòn con đường bên ruộng tốt. Có rất nhiều phi cầm tẩu thú phát hiện không thấy dấu vết Nhân tộc, thăm dò tính mở rộng phạm vi hoạt động.

Trong tầm mắt có thể thấy được cầm thú xưa nay chỉ có nhiều trong rừng sâu núi thắm, lại ẩn hiện trong cỏ mọc như rừng rậm.

Gió nhẹ thổi vào mặt, Bùi Lăng quan sát tình cảnh trước mặt, thầm suy nghĩ.

Vừa rồi Đậu Đại nghe nói hắn muốn một mình ra khỏi thành, dù thế nào cũng không đồng ý. Vì vậy, hắn chỉ có thể huyễn hóa thành Yến Minh Họa, lại thôi động [Thực Nhật bí lục], mới thành công lừa được Đậu Đại, dẫn Ngọc Tuyết Chiếu rời khỏi Mạc thành.

Đương nhiên, chắc chắn việc này không giấu giếm được bao lâu, cho nên hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nguồn nước...

Một người một Hồ độn thuật cực nhanh, chẳng được bao lâu đã đi tới một vị trí ở thượng du dòng sông.

Nơi đây địa hình bằng phẳng, lại có một cái vịnh nước khiến tốc độ chảy của dòng sông giảm xuống, rất nhiều cỏ lau mọc ở ven bờ.

Thỉnh thoảng trong cỏ lau truyền ra tiếng cắt rầm rĩ, là rất nhiều chim nước, sâu bọ, thỉnh thoảng còn có tiếng động vật sống dưới nước tạo ra gợn sóng, mọi âm thanh lọt vào trong tai đều có vẻ tràn đầy sức sống.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, trong hai con ngươi có ánh lửa nhảy nhót, vô số phù văn nhỏ bé quấn giao bay lên.

Thi triển [Oán Yểm thần thông] 1, hắn nhanh chóng phát hiện toàn bộ nguyền rủa trong dòng sông đều tập trung ở đáy sông nơi đây.

Ngay sau đó, hắn đưa tay vồ một cái về phía đáy sông, một bộ thi thể khổng lồ lập tức bị pháp lực túm ra từ trong nước bùn.

Thi thể kia lớn gấp mười lần người bình thường, chỉ mơ hồ hiện ra đường nét con người.

Nhưng nhìn kỹ lại, mặc dù thi thể đã trương phình trông hình thù kỳ quái, vô cùng thê thảm. Nhưng lờ mờ phân biệt ra trên trán nó mọc sừng, chỉ tính số lượng cũng có mười cái, hai gò má mọc lân phiến, sau xương đuôi như có cái đuôi...

Sinh cơ trong thi thể đã tiêu tán, vẫn còn lưu lại từng sợi khí tức tà ác, sa đọa, ô uế, nóng nảy.

Dị tộc?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, chắc chắn thi thể này không phải Nhân tộc, nhưng nếu nói là dị tộc... Lấy truyền thừa mà hắn đoạt được từ huyết tọa Thánh Tử, cũng không có dị tộc nào có thể hoàn toàn phù hợp.

Đây càng giống như dung hợp đặc điểm của mấy loại dị tộc khác biệt, nhìn qua cực kỳ cuồng loạn, quỷ quyệt...

Thế nhưng, mặc kệ đây là vật gì, dù sao hắn đã xác định, nguyền rủa trong con sông trước mặt đều đến từ bộ thi thể này.

Thế là Bùi Lăng tâm niệm vừa động, gọi ra Nam Kha Mộng Hỏa đốt cháy nó gần như không còn.

Vận chuyển thần thông, lại nhìn về phía dòng sông dài, đã thấy trong nước sông còn lưu lại một chút nguyền rủa. Con sông này cực kỳ rộng lớn, không có nguồn gốc tai họa, cho dù hắn cứ rời đi như vậy, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tháng, năng lực tự làm sạch của nó cũng có thể làm nguyền rủa tản đi.

Nhưng bây giờ đại chiến chính ma đang diễn ra, biết đâu trong thời gian mấy ngày lại xảy ra biến cố gì đó.

Bởi vậy, Bùi Lăng lại ra tay, thôi động thủ đoạn trong truyền thừa của "Chú", hấp thu tất cả nguyền rủa còn sót lại trong sông...

Lập tức vô số khí đen mà người không thấy được từ bốc hơi lên mặt sông, hình thành một luồng sương mù mỏng manh, ảm đạm, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Chương 1205: Bái đường (2)

Theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh như một vòng xoáy khổng lồ, lấy Bùi Lăng làm trung tâm, trùng điệp xoay tròn, thôn phệ.

Loại tình cảnh hùng vĩ không người thấy này kéo dài không quá lâu, trong nước sông không xuất hiện khí đen nữa.

Tất cả nguyền rủa đã bị Bùi Lăng giải quyết.

Chỉ thấy dòng sông dài trước mắt, sóng nước lấp loáng, trong veo thấy đáy, trong cây rong rêu có rất nhiều Thủy Tộc tuỳ tiện bơi lội, tản ra cảm giác tươi mát, đầy sức sống.

Bùi Lăng lại tiến hành kiểm tra nước sông một lữa, hơn nữa còn dùng pháp lực lấy lên một vốc nước sông, chính miệng uống xong, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu rời đi.

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Cây cao to lớn, cành lá đụng vào nhau, phía dưới từng điểm sáng loang lổ.

Cộp, cộp, cộp... Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu chậm rãi đi qua rừng núi, đi vào cửa trường tư thục.

Cửa lớn mọc đầy rêu xanh trong khe hở lập tức mở rộng.

Trong trường tư thục hoang tàn vắng vẻ, lập tức tràn đầy sức sống bừng bừng.

Bùi Lăng đi vào trong đó, Ngọc Tuyết Chiếu theo sát phía sau, đến trước học đường, hắn gọi ra một nhóm học sinh, hình dáng tướng mạo là những học sinh học đường chữ Bính mà Chung Quỳ Kính Y đã từng dạy dỗ.

Sau khi bố trí xong tất cả, Bùi Lăng lấy ra Truyền Âm Phù thôi động.

Một lát sau, giọng Đậu Đại truyền ra từ bên trong: "Vương Cao đại sư..."

"Đậu đạo hữu" Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Vấn để nước sông đã được giải quyết, ngươi có thể phái người ra khỏi thành xem xét.

Ngoài ra, giúp ta chuyển một câu cho Tứ điện hạ, muốn khôi phục thực lực thì lại đến trường tư thục Khê Ngọ một lần nữa"

Nói xong, không đợi Đậu Đại trả lời, hắn trực tiếp kết thúc truyền âm, sau đó nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu bên cạnh: "Đi!"

Mạc thành.

Phòng luyện đan.

Sau khi Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang làm xong việc của mình, gần như đồng thời chạy tới cửa phòng luyện đan.

"Yến sư tỷ, đã bẩm báo việc 'quỷ dị' trường tư thục có thay đổi cho các sư trưởng chưa?" Sau khi thấy đối phương, Kiều Từ Quang lập tức hỏi.

Yến Minh Họa bình tĩnh gật đầu, chợt cũng hỏi: "Đã hoàn thành lời gửi gắm của Cửu Nghi sơn Tôn trưởng lão chưa?"

Kiều Từ Quang nói: "Đã hoàn thành, giao cho đệ tử Cửu Nghi sơn Đậu Đại."

Nói xong lời này, bọn họ đồng thời nhìn cửa lớn phòng luyện đan đóng chặt, Yến Minh Họa suy nghĩ một chút, truyền âm cho Kiều Từ Quang nói: "Vương Cao này không đơn giản như bề ngoài.

Chỉ sợ nội tình của hắn có vấn đề, ta đã để Tứ điện hạ Lưu Lam hoàng triều hỗ trợ điều tra."

"Vì vậy, trước khi có kết quả, tốt nhất sư muội đừng đi lại quá gần với Vương Cao, để tránh phức tạp."

"Bây giờ đại chiến chính ma đang gấp gáp, nhìn tình hình trong thành chậm rãi ôn hòa, nhưng một ngày chưa đuổi tận giết tuyệt ma tu trà trộn vào Triệt Châu, cuối cùng vẫn có tai hoạ ngầm."

"Sư muội là chân truyền Tố Chân Thiên ta, lúc này nên lấy đại cục làm trọng."

Vẻ mặt Kiều Từ Quang không thay đổi, vừa rồi nàng cảm giác không sai, Yến sư tỷ thật sự biết thân phận của Bùi Lăng!

Thế là, Kiều Từ Quang cũng truyền âm cho Yến Minh Họa nói:

"Nếu sư tỷ biết thân phận Vương Cao có vấn đề, vậy vì sao sư tỷ còn khăng khăng muốn một mình dẫn hắn rời thành đi giải quyết việc nguồn nước?"

"Chẳng may hắn bụng dạ khó lường, chẳng phải sư tỷ sẽ gặp rắc rối?"

"Sư tỷ là Thiên Cơ Tố Chân Thiên ta, thân phận quý giá, trong tình hình hiện tại sư tỷ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện."

"Về phần sư muội, chỉ là chân truyền mà thôi."

"Không ảnh hưởng đến đại cục cũng không sao."

Hả?

Kiểu sư muội lại không hề ngạc nhiên với việc thân phận của Vương Cao có vấn đề?

Yến Minh Họa cảm thấy ngạc nhiên, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi: "Không biết bây giờ sư muội có quan hệ như thế nào với Vương Cao?"

Dường như Kiều Từ Quang chờ câu hỏi này đã lâu, nghe vậy lập tức trả lời: "Đã bái đường."

Lúc trước trên Thiên Ngoại đảo, nàng bị "Tang" cưỡng ép bái đường với Bùi Lăng.

Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời nàng, nhưng bây giờ lại lấy ra để phân cao thấp với Yến sư tỷ.

Nói xong, Kiều Từ Quang hỏi lại: "Sư tỷ và Vương Cao có quan hệ như thế nào?"

Vương Cao lại bái đường với Kiều sư muội? !

Sao nàng không hề biết việc này?

Lẽ nào lại như vậy!

Vừa rồi đối phương còn luôn mồm nói, mình và Kiều sư muội trong sạch, kết quả lại...

Sắc mặt Yến Minh Họa vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng trong lòng có lửa giận vô hình bừng bừng dâng lên, mặc cho nàng yên lặng vận chuyển công pháp ổn định tâm thần cũng không thể kìm nén được, lại nghe sư muội hỏi thăm, nàng đột nhiên thản nhiên nói: "Bị hắn thải bổ một lần"

Nói xong, cũng không biết vì đề phòng sư muội không tin, hay là vì lý do gì khác, ngay sau đó nàng lại cố ý bổ sung: "Nói đến cái người Vương Cao này, trông thì nho nhã, thật ra cực kỳ thô lỗ."

"Lúc ấy Tứ điện hạ ở bên cạnh, ta liên tục thuyết phục, hắn không hề giảm hào hứng, căn bản không chịu buông tha ta..."

Nàng là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, đối tượng chưởng giáo đời sau của Tố Chân Thiên. Lại bị một ma tu cưỡng ép thải bổ, đây vốn là việc vô cùng nhục nhã, lại cực kỳ hoang đường đáng khinh.

Thậm chí có thể nói, là sự sỉ nhục của toàn bộ Tố Chân Thiên.

Chương 1206: Ngưng tụ Pháp Tướng (1)

Nhưng cũng giống Kiều Từ Quang, lúc này không hiểu sao lại bị xúc động thúc đẩy, ngược lại việc này đã trở thành bằng chứng phân cao thấp với sư muội đồng môn...

Nghe vậy, Kiều Từ Quang ngẩn người, sau đó lập tức kịp phản ứng, Yến sư tỷ bị Bùi Lăng thải bổ? !

Lấy thực lực của Yến sư tỷ, điều này sao có thể?

Hơn nữa còn ngay trước mặt Tứ điện hạ!

Điều này...

Sắc mặt thay đổi, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong lòng Kiều Từ Quang hoảng hốt còn hơi ghen ghét, lại có một loại cảm giác khác thường tràn ngập, dường như chuyện này cũng rất thú vị...

Đáng tiếc, mình không đi theo Yến sư tỷ đến trường tư thục "quỷ dị", không tận mắt nhìn thấy...

Chỉ nghe Yến sư tỷ kể lại đã khiến ánh mắt nàng hơi mê ly, nếu có thể đến đó, vậy...

Thấy Kiều Từ Quang mãi không nói gì, Yến Minh Họa mỉm cười, hóa ra chỉ là bái đường mà thôi, còn chưa làm cái gì hết...

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn phòng luyện đan, lập tức tập trung ý chí, nói: "Đi thôi, vào xem Vương Cao đã tỉnh lại hay chưa"

Nghe nói như thế, Kiểu Từ Quang lập tức lấy lại tinh thần, đúng!

Phải xem Bùi Lăng đã tỉnh lại hay chưa đã, nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

"Được"

Hai người tiến lên, bấm niệm pháp quyết mở trận pháp, còn chưa mở cửa, Yến Minh Họa đã hơi nhíu mày, chưởng phong quét qua, cửa lớn âm vang mở ra.

Đã thấy trận pháp đầy phòng không hề bị động đến, trong phòng luyện đan trống rỗng không có một ai.

Chỉ còn lại hai cái ngọc giản ở chỗ dễ thấy.

Trên đó một cái khắc chữ "Yến", một cái khắc chữ "Kiều", hiển nhiên là để lại cho hai người bọn họ.

Hai người khẽ giật mình, đặt khốn trận chiêu bài của Tố Chân Thiên ở trong chín môn phái lớn cũng được công nhận là khó chơi. Trận pháp này gần như từ bỏ tất cả tác dụng khác, chuyên bao vây kẻ địch, từng khiến rất nhiều tu sĩ sở trường trận pháp đều thất bại tan tác mà về.

Bọn họ đã thiết lập vài chục tòa khốn trận, hiện tại lại không bị động đến, Vương Cao chạy đi kiểu gì?

Nhưng chẳng mấy chốc hai người đã kịp phản ứng, đồng thời đưa tay hút một cái, lấy ngọc giản để lại cho mình vào trong tay, nhanh chóng bắt đầu xem xét...

Nửa tháng sau.

Trên một ngọn núi hiểm trở, chim bay khó lọt, nham thạch san sát, trong khe sâu ở nơi xa vang lên từng tiếng vượn kêu.

Có lẽ vì lý do này, ngọn núi này được gọi là "Viên phong".

Đây là một góc vắng vẻ dưới sự quản lý của Yến Tê thành, gần Cửu Nghi sơn.

"Keng. ' Trận kỳ cuối cùng cắm xuống, hư không hơi chấn động một cái, đã hoàn thành bố trí trận pháp phòng ngự.

Bùi Lăng nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu đứng bên cạnh: "Đi vào."

Ngọc Tuyết Chiếu gật đầu: "Được"

Thế là, một người một Hồ đi vào trong trận.

Đợi sau khi đóng kín trận pháp, Bùi Lăng lấy ra Hư Thiên giới chủng thôi động, sau một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh lại trở nên rõ ràng, chỉ thấy mây trắng liên miên như núi như biển... Hắn đã tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nhìn quanh một vòng, biển mây quen thuộc, ánh sáng vàng nơi chân trời, cùng hơi thở yên bình ở nơi đây khiến Bùi Lăng không nhịn được dần bình tĩnh lại.

Hắn bỏ ra chút thời gian điều chỉnh trạng thái, cùng lúc đó trong lòng thầm nghĩ, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, có thể ngưng tụ Pháp Tướng.

Độ mạnh yếu của Pháp Tướng dựa vào nội tình tích lũy được sau khi nhập đạo.

Nội tình càng thâm hậu, ngưng tụ ra Pháp Tướng càng ngưng thực, tất nhiên uy năng của nó càng cường đại hơn.

Căn cứ vào miêu tả trong truyền thừa huyết tọa Thánh Tử, ngưng tụ Pháp Tướng là lấy mệnh cách làm "Pháp", lấy Nguyên Anh làm "Tướng".

Hắn là Thiên Đạo Đạo Cơ tam kiếp, Kim Đan nhất phẩm, Tiên Anh thượng phẩm, vốn thấy mỗi một bước đã đi tới cực hạn, nội tình tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ một người thừa kế nào trong chín môn phái lớn.

Trong cọc trường tư thục "quỷ dị" trước đó, lại để "Pháp" của hắn tăng cường thêm một bước nữa.

Hiện tại, chỉ sợ nội tình của Bùi Lăng đã mạnh hơn tất cả người thừa kế của chín môn phái lớn.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo cần dùng để ngưng tụ Pháp Tướng từ trong túi trữ vật.

Lúc trước, sau khi chính vị Thánh Tử, mặc dù vì thời gian vội vàng dẫn đến hắn vội vàng rời tông, trong tay thiếu vật cần thiết để Hóa Thần một cách nghiêm trọng, nhưng Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân lại đưa không ít vật liệu ngưng tụ Pháp Tướng của Nguyên Anh kỳ.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả vật cần dùng, Bùi Lăng mở ra bảng hệ thống, nhanh chóng tìm được một môn công pháp tên là [Chư Thường Vô Cấu Thánh Thiên] từ bên trong.

Đây là pháp môn ngưng tụ Pháp Tướng từ trong truyền thừa huyết tọa Thánh Tử Trọng Minh tông.

Bởi vì không biết ngưng tụ Pháp Tướng cần thời gian bao lâu, vì vậy Bùi Lăng do dự một hồi, không đánh pháp lực vào cho pháp Y.

Dù sao nơi này là "Tiểu Tự Tại Thiên", dù hệ thống quấy rối thế nào cũng chỉ đưa tặng sư tôn Dược Dạ Thư cho hắn.

Tính tình Dược Dạ Thư cực kỳ ôn hòa, từ trước đến nay luôn khoan dung cho tên đồ đệ là hắn, xử phạt lớn nhất là đẩy hắn ra khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên" mà thôi.

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Chư Thường Vô Cấu Thánh Thiên] "

Chương 1207: Ngưng tụ Pháp Tướng (2)

Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài!

Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trọng Minh tông.

Thiên Tuyên Phi cung.

Chính điện.

Một đạo hóa thân của Tô Ly Kinh ngồi trên bảo tọa.

Gia chủ ba nhà Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị và Cửu A Lệ thị cũng để một đạo hóa thân đứng bên dưới.

Lúc này, Tô Thiên Nhai đang bẩm báo: "Thể chất đặc thù 179 người, dược liệu... Tài nguyên khoáng sản... Pháp bảo... Phù khí...

Bây giờ đều đã trang bị pháp chu chở về trong tông, ít ngày nữa có thể kiểm kê nhập kho."

Ngay sau đó, gia chủ Tư Hồng thị cũng đi tới trước bẩm báo:

"Thu hoạch của Tư Hồng thị là..."

Sau gần nửa canh giờ, hắn ta mới đọc xong danh sách, cuối cùng cũng nói những vật này đã được chở về Trọng Minh tông, có thể kiểm kê nhập kho bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, ánh mắt Tông Chủ, Tô Thiên Nhai và gia chủ Tư Hồng thị đều nhìn về Lệ Vô Cữu.

Lệ Vô Cữu bình tĩnh nói: "Bẩm Tông Chủ, những ngày qua Lệ thị phá thành nhổ trại, đồ thành diệt tộc, chiến tích như sau..."

Tô Ly Kinh nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, những điều mà Lệ thị đang nói đều là Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi tháp xông pha chiến đấu ở phía trước, đệ tử Lệ thị theo sau giả vờ thi triển thuật pháp một chút rồi viết vào chiến báo, lấy ra tranh công mà thôi.

Hơn nữa, cho đến tận nay hắn ta cũng không thấy Bùi Lăng xuất hiện!

Thế là, Tô Ly Kinh cắt ngang lời bẩm báo của Lệ Vô Cữu, nói: "Bây giờ đại chiến chính ma đang hừng hực khí thế, người thừa kế chín môn phái lớn đều đã dốc hết sức lực, xung phong đi đầu."

"Sao Bùi Lăng thánh tử mới lên có thể nào tránh chiến đấu không ra?"

"Triệu hồi Thánh Tử, để hắn lập tức ra chiến trường, nâng cao uy danh của Thánh tông ta!"

"Nếu Lệ thị không thể triệu hồi Thánh Tử nghe lệnh, phải giao Mệnh Hồn đăng của hắn ra, để bản tọa tự mình hạ lệnh"

Lệ Vô Cữu nghe vậy, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Lần đại chiến chính ma này, Tô Ly Kinh đặc biệt nhằm vào Lệ thị bọn họ, lúc đầu hắn ta còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau khi đại chiến chính ma chính thức bắt đầu, gần như có thể nghe được việc của Bùi Lăng ở khắp nơi.

Đây cũng là vì Lệ thị bọn họ cây lớn rễ sâu, thực lực đủ mạnh, nếu không xảy ra chuyện như vậy, Tông Chủ đã diệt trừ toàn bộ Lệ thị!

Nghĩ tới đây, trong lòng Lệ Vô Cữu cũng tức giận, tiểu tử Bùi Lăng kia đã cưới nữ nhi Lệ Liệp Nguyệt của hắn ta, lại còn dám ngại không đủ, đi ra tay với Tông Chủ phu nhân...

Quan trọng nhất là, rốt cuộc sao đối phương lại thành công?

Lệ Vô Cữu lấy lại bình tĩnh, sau đó nói: "Bẩm Tông Chủ, Thánh Tử đang chấp hành một nhiệm vụ, chỉ sợ không thể thoát thân trong thời gian ngắn."

"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ lập tức đến đây tham chiến, tuyệt đối không có ý tránh chiến tranh"

Sắc mặt Tô Ly Kinh lạnh lẽo, ngắt lời: "Việc Thánh Tử chấp hành nhiệm vụ đã không phải ngày một ngày hai, đến bây giờ vẫn không thu hoạch được gì, vậy cứ dứt khoát từ bỏ! Đại chiến trước mắt, không có nhiệm vụ gì quan trọng hơn tham chiến."

"Ba ngày."

"Nhiều nhất bản tọa chỉ cho thời gian ba ngày."

"Ba ngày sau, Thánh Tử nhất định phải xuất hiện trên chiến trường!"

"Nếu không chậm trễ tình hình chiến đấu, tạo thành tổn thất lợi ích cho Thánh tông, tất cả hậu quả đều do Lệ thị gánh chịu!"

Lệ Vô Cữu cau chặt lông mày, Bùi Lăng là mấu chốt để ngày sau Cửu A Lệ thị chấp chưởng đại quyền Thánh tông, tuyệt đối không thể có việc gì.

Hiện tại, chỉ có thể tốn linh thạch kéo dài thời gian thay hắn...

Hắn ta lập tức gật đầu nói: "Lệ thị sẽ lập tức thúc giục Thánh Tử nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu làm trễ nải tình hình chiến đấu, Lệ thị sẽ bồi thường cho tông môn."

Một lát sau, nghị sự kết thúc, hóa thân của ba gia chủ lập tức tiêu tán, trở về bản tôn.

Tiền tuyến Cửu Nghi sơn, Lệ Vô Cữu đang xử lý quân vụ ở trong đại doanh hơi động một chút, vỗ trán một lát, chợt biết những chuyện xảy ra trong Thiên Tuyên Phi cung, trên trán hắn ta lập tức hiện ra vẻ hung ác nham hiểm, phân phó bên dưới: "Mời chư tộc lão tới đây."

Trong giây lát, cao tầng Lệ thị tham gia trận chiến lần này như Lệ Vô Định lần lượt đến đây.

Sau khi đám người đến đông đủ, Lệ Vô Cữu mở ra trận pháp phòng hộ đại doanh, xác định trận pháp vận chuyển bình thường đã ngăn cách trong ngoài, mới trầm thấp nói: "Vừa rồi Tông Chủ triệu kiến ở trong tông, lão phu đã dùng một đạo hóa thân"

"Gần đây Tô thị và Tư Hồng thị thu hoạch to lớn, ngoại trừ lấp đầy túi tiền riêng trong nhà, còn vận chuyển rất nhiều vật tư về nhập kho tông môn."

"Cho đến tận nay, Lệ thị ta không chỉ gần như không mò được chỗ tốt gì, còn có không ít tộc nhân chết trận"

"Ngoài ra, Tông Chủ còn yêu cầu Thánh Tử lập tức gián đoạn nhiệm vụ, tham gia đại chiến"

Tộc nhân Lệ thị nghe vậy, lập tức chìm trong sự im lặng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Sau một lát, một tộc lão đột nhiên hỏi: "Thánh Nữ không đến à?"

Lệ Vô Cữu lắc đầu nói: "Lần trước Liệp Nguyệt giao thủ với Thiên Cơ Tố Chân Thiên xong, có cảm ngộ rõ ràng, bây giờ đang đột phá, mấy ngày nay không tiện làm phiền nàng"

Chương 1208: Tông Chủ xen vào việc của người khác

Nghe nói nữ nhi gia chủ có việc không ở đây, tộc nhân Lệ thị đột nhiên bùng nổ.

"Tông Chủ khinh người quá đáng, đáng đời làm rùa xanh!" Một tộc lão tuổi trẻ nổi giận: "Lấy thực lực của Tư Hồng Khuynh Yến, nếu không phải tự nguyện, lúc ấy Thánh Tử chỉ là Kết Đan, sao có thể thành công? ! Từ đầu tới cuối việc này, đều là Tông Chủ xen vào việc của người khác!"

"Không sai! Tư Hồng Khuynh Yến bị Thánh Tử Lệ thị ta thải bổ, có liên quan gì đến Tô Ly Kinh?"

"Dù nói thế nào, việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền. Khắp thiên hạ đều biết Tô Ly Kinh tha thứ rộng lượng, sao hắn không thể đâm lao phải theo lao, nhận một ít linh thạch cho xong chuyện, còn cứng rắn nắm lấy không thả?"

"Dù Thánh Tử tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng cũng là tân huyết từng leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, vào Truyền Thừa điện, nhận được sự công nhận của chư vị tổ sư. Dựa theo quy củ tông môn, đủ là Tông Chủ cũng không thể chuyên quyền trong việc xử lý Thánh Tử Thánh Nữ, nhất định phải bẩm báo Truyền Thừa điện, do chư tổ sư cân nhắc quyết định. Loại việc nhỏ này cũng không phải khi sư diệt tổ thay đổi địa vị, Tô Ly Kinh thân là Tông Chủ, không thể tính toán cho tông môn, coi như chưa từng có việc gì xảy ra?"

"Đúng là lý lẽ này! Thánh Tử mới bao nhiêu tuổi? Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, thỉnh thoảng phạm chút sai lầm cũng là việc thường tình"

"Dù sao Thánh Tử vẫn còn trẻ..."

"Đâu có tiểu hài tử nào không tinh nghịch..."

"Tông Chủ ở lại Thiên Tuyên cung nhiều năm, hiếm khi đi gặp Tông Chủ phu nhân, chính hắn không biết dỗ dành chính thê, còn không cho chính thê tìm niềm an ủi khác? Tông Chủ phu nhân không kêu đánh kêu giết Thánh Tử, hắn lại công kích phía trước, bao biện làm thay!"

Đám người càng nói càng không kiêng nể gì cả, lúc mới đầu chỉ là chỉ trích Tô Ly Kinh gieo gió gặt bão, tính toán chỉ li, nói xong lại dần biến thành: "Lúc tranh đấu Thánh Tử Thánh Nữ đời trước, thiên kiêu Lệ thị ta bị Tô thị và Tư Hồng thị liên thủ tính toán, vẫn lạc trước đêm leo lên Vạn Tộc Huyết Thê. Đến mức hơn hai trăm năm qua, đại quyền Thánh Tông đều là hai nhà kia cùng chấp chưởng, âm thầm chèn ép chúng ta."

"Nếu không phải chư vị lão tổ tọa trấn, lại có Liệp Nguyệt biết phấn đấu, chỉ sợ Lệ thị ta đã sớm tổn thương nguyên khí!"

"Bây giờ Thánh Tử lấy tu vi Kết Đan thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến, đây là tăng thêm mặt mũi cho Lệ thị ta..."

"Nói hay lắm! Dù nói thế nào, xuất thân, tu vi, thủ đoạn của Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến đều có thể phân cao thấp với Tô Ly Kinh, Thánh Tử có thể thải bổ nàng, mặc kệ nàng có tự nguyện hay không, đều có thể thấy được thủ đoạn của Thánh Tử. Tính toán tuổi tác, Thánh Tử mới bao nhiêu tuổi? Đã có chiến tích như thế, Tô Ly Kinh còn muốn lằng nhằng mãi, thật sự không biết điều..."

"Chờ sau này Thánh Nữ tiếp nhận Tông Chủ, lại cho hai nhà này đẹp mắt..."

Đám người mắng đủ rồi, Lệ Vô Cữu lập tức vung tay áo.

Lập tức, các tộc nhân yên tĩnh lại.

Chỉ nghe Lệ Vô Cữu nói: "Đương nhiên chúng ta sẽ nhớ kỹ khoản nợ, chờ đợi ngày sau tính toán."

"Chỉ là theo quy củ tông môn, ngày nào Tô Ly Kinh vẫn là Tông Chủ, Lệ thị ta nhất định phải nghe lệnh"

"Hiện tại có hai vấn đề: Thứ nhất là trong trận đại chiến ngụy đạo này, Lệ thị không thể không có chút chỗ tốt nào!"

"Thứ hai, là Tông Chủ cứ nắm lấy việc Thánh Tử không buông, vậy nên xử lý như thế nào."

"Các ngươi có ý kiến gì không?"

Đám người nhìn nhau, xì xào bàn tán một lát, một tộc lão nói:

"Gia chủ, việc Thánh Tử rất dễ giải quyết. Không nói đến Lệ thị ta đã đầu tư vào nhiều như vậy, cứ nói sở dĩ hôm nay Lệ thị ta có tình cảnh khó khăn như vậy, hoàn toàn không có chỗ tốt, việc xông pha chiến đấu lại có đủ, cũng là vì thất bại trong tranh đấu Thánh Tử Thánh Nữ đời trước."

"Bởi vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ Thánh Tử."

"Chỉ cần sống qua mấy chục năm này, chờ Thánh Nữ nhận vị, sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi tất cả tổn thất, uất ức, cố gắng của chúng ta.

"Nếu không, dù Thánh Nữ kế nhiệm Tông Chủ, nhất định phải chọn lựa chia quyền cho một nhà Tô thị hoặc là Tư Hồng thị, làm việc có nhiều vướng víu, chẳng phải kế hoạch trong những năm gần đây sẽ trôi theo dòng nước sao?"

"Hơn nữa lui một vạn bước để nói, việc đã đến mức này, dù chúng ta bằng lòng giao ra Thánh Tử, Tông Chủ chắc chắn không từ bỏ ý đồ"

"Đã vậy, cứ tiếp tục kéo dài đi"

"Dù sao trừng phạt khi không tham gia chiến đấu, cũng chỉ là nộp chút linh thạch"

"Hiện tại vấn đề thật sự là, Tông Chủ đã phân chia hết lợi ích cho Tô thị và Tư Hồng thị, Lệ thị chúng ta muốn có thu hoạch, nhất định phải tìm phương pháp khác."

"Hiện tại chiến trường ở cảnh nội Cửu Nghi sơn." Lúc này lại có một tên tộc lão ra khỏi hàng nói: "Phân bố tài nguyên bên Cửu Nghi sơn đã bị Tô thị và Tư Hồng thị khống chế, vậy không bằng bọn ta thay đổi chiến trường, đến cảnh nội Yến Tê thành, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ẩm Kiếm tông và Tố Chân Thiên?"

Đám người hơi suy nghĩ, đều khẽ gật đầu.

Có tộc lão nói: "Ý kiến này hay. Bây giờ càng ngày càng nhiều tu sĩ ngụy đạo chạy đến Cửu Nghi sơn, canh phòng của bốn tông khác suy yếu, ngược lại cũng có thể nhân cơ hội. Chỉ có điều, không thể công khai việc này, dù sao Tông Chủ đã ra lệnh, muốn chúng ta đối đầu chính diện với ngụy đạo"

Chương 1209: Pháp Tướng Nguyên Anh (1)

Lệ Vô Định chậm rãi mở miệng: "Không phải Tông Chủ muốn Thánh Tử tham chiến sao? Vậy dùng danh nghĩa Thánh Tử đi là được."

"Chủ lực của Lệ thị ta vẫn ở lại chiến trường chính diện, đi theo sau Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp giành chiến tích. Sau đó âm thầm điều quân tinh nhuệ đến bốn tông ngụy đạo khác đồ thành cướp bóc, như thế có thể chặn miệng Tông Chủ, lại có thể thu hoạch tài nguyên, còn có thể giúp đỡ Thánh Tử lan truyền uy danh, đúng là một mũi tên trúng ba con chim."

Lệ Vô Cữu nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều không có ý phản đối, trong lòng cũng hài lòng, khẽ gật đầu: "Tốt! Cứ làm như vậy."

"Thế nhưng, phái quân tinh nhuệ đi, lúc làm việc nhất định phải làm giống một chút"

"Nếu không để người ta nhìn ra sơ hở, sẽ không có chút ý nghĩa nào.

Lệ Vô Định nói: "Gia chủ yên tâm, mặc dù phong cách hành động của Thánh Tử không kiêng nể gì cả, thường xuyên ngoài dự đoán, nhưng sau khi cẩn thận suy đoán, nếu muốn bắt chước cũng không khó"

Lệ Vô Cữu nói: "Đã vậy, ta sắp xếp việc này cho ngươi, nhanh chóng đi làm"

Phân phó xong việc này, lại bàn bạc một ít tộc vụ, lần bàn bạc này tạm thời kết thúc.

Đám người rời đi, Lệ Vô Cữu hơi suy nghĩ, lấy ra phù lục màu đen như thật như ảo, đưa pháp lực vào thôi động.

Chẳng mấy chốc, tờ phù lục này hơi động một chút, truyền ra một giọng nói trong già nua xen lẫn uy nghiêm: "Chuyện gì?"

"Lão tổ. ' Lệ Vô Cữu vội nói: "Ta muốn biết tình huống hiện tại bên Bùi Lăng..."

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Biển mây liên miên, chân trời sáng chói ánh sáng vàng, màu vàng đậm nhạt không đồng nhất phủ lên.

Bùi Lăng đứng ở trên mây, bắt đầu ngưng tụ Pháp Tướng.

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Chư Thường Vô Cấu Thánh Thiên] cần Bích Tâm Điệp Thạch, Nhiễm Mê Hoa, Thương Minh Tuyền Tinh, Minh Linh Yên Hồn Ngọc..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Bích Tâm Điệp Thạch, Nhiễm Mê Hoa, Thương Minh Tuyền Tinh, Minh Linh Yên Hồn Ngọc..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, mất đi quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức bị hệ thống điều khiển bắt đầu vận chuyển [Chư Thường Vô Cấu Thánh Thiên].

Tinh thần của hắn dần chìm vào Tử Phủ, nội thị Nguyên Anh.

Nguyên Anh tiền kỳ, Nguyên Anh chỉ là một cái đầu; trung kỳ sẽ mọc ra thân thể; lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn là một Nguyên Anh gần như giống hệt với bản tướng.

Một thanh trường đao nặng nề xinh đẹp vờn quanh bên cạnh hắn, thân đao như đêm tối ngày hè, trên nền đen nhánh trải rộng ngôi sao tia sáng lạnh, chính là bản mệnh Cửu Phách Đao của hắn.

Sau khi tu vi đạt tới Nguyên Anh, đồ bản mệnh có thể thu vào trong Nguyên Anh nuôi luyện, vào lúc quan trọng chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể trực tiếp lấy ra dùng.

Ngoài ra, chủ nhân cũng có thể tùy ý lấy dùng lực lượng của đồ bản mệnh.

Lúc này, dưới sự vận chuyển của công pháp, Nguyên Anh chậm rãi mở hai mắt ra.

Khí thế huyết sát trong Cửu Phách Đao rót vào Nguyên Anh, khiến quanh thân nó nhiễm lên một tầng huyết sắc, Cửu Phách Đao lập tức trở nên suy yếu.

Sau đó là chú lực...

Sau khi Nguyên Anh dung hợp chú lực, khuôn mặt vẫn như cũ, khí chất lại xảy ra sự thay đổi cực lớn, âm trầm, lãnh khốc...

Nhân tính vốn có lập tức giảm đi, thay vào đó là khí tức không phải người, hơi giống với Chú Quỷ lúc trước...

Sau đó, thần thông, thuật pháp, cùng đạo uẩn đến từ chín môn phái lớn mà Bùi Lăng thắng được khi chính vị Thánh Tử...

Mỗi khi dung hợp một loại lực lượng, Nguyên Anh thêm một phần thay đổi, chờ sau khi tất cả lực lượng đều hòa vào Nguyên Anh, vừa nãy Nguyên Anh này còn giống hệt với bản tướng của hắn, lúc này màu da đã hóa thành năm màu giao hòa, hai con ngươi đều là huyết sắc, mười đầu ngón tay ẩn hiện chú văn, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, hung lệ, bạo ngược.

Lúc này, công pháp vẫn tiếp tục vận chuyển, trên đầu Bùi Lăng lập tức hiện ra một tòa hư ảnh đạo quan khổng lồ.

Ngay sau đó, trong hư ảnh đạo quan lại chầm chậm hiện ra một trường tư thục, hai tòa hư ảnh trông như xếp chồng lại phân biệt rõ ràng, khí tức của nó cường đại mà quỷ quyệt, mơ hồ truyền ra giọng nói yếu ớt.

Nguyên Anh của Bùi Lăng đột nhiên nhảy ra từ mi tâm của hắn, sau đó bay đến không trung, rơi vào trong hai tòa hư ảnh.

Chẳng mấy chốc, Nguyên Anh và hư ảnh bắt đầu dung hợp.

Bích Tâm Điệp Thạch, Nhiễm Mê Hoa, Thương Minh Tuyền Tỉnh, Minh Linh Yên Hồn Ngọc đang bày ra ở xung quanh, có một phần phần bay lên không hòa vào trong, bị hư ảnh và Nguyên Anh thôn phệ...

Sau khi trải qua ba ngày, hư ảnh và Nguyên Anh trên đỉnh đầu Bùi Lăng đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh sương mù xám gần như nhét đầy toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên".

Sương mù xám hỗn độn, không thấy rõ tình hình trong đó.

Chỉ có thể cảm giác được, trong sương mù như đang nổi lên cái gì đó, khí tức càng ngày càng mạnh, lúc đầu như hợp nhất với "Tiểu Tự Tại Thiên", không ngừng hấp thu lực lượng ở phương thiên địa này.

Sau đó lại có nhịp đập cường đại truyền đến, bịch, bịch, bịch...

Theo tiếng nhịp đập như nhịp tim, lực lượng trong sương mù bắt đầu dần thoát khỏi vùng thế giới nhỏ này.

Không lâu sau, tất cả sương mù xám bắt đầu sôi trào mãnh liệt như thủy triều.

Chương 1210: Pháp Tướng Nguyên Anh (2)

Soạt, soạt, soạt... Tiếng động như thủy triều vang vọng trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Ấp ủ thật lâu, cuối cùng tạo thành một cái phễu to lớn ở chính giữa sương mù xám, điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cột sương mù to lớn đội trời đạp đất ở dưới cái phễu.

Theo sương mù xám càng ngày càng ngưng tụ, trong nháy mắt cột sương mù hóa thành một bức tượng lớn che trời.

Khuôn mặt của hắn giống hệt với Bùi Lăng, giày đen áo đen, hai con ngươi trong vắt, điều khiến người ta hoảng sợ là làn da của hắn thuần trắng, không có chút huyết sắc nào, có thể mơ hồ thấy được chú văn thật nhỏ như kiến, nhúc nhích, di chuyển trong da thịt.

Áo bào đen da trắng, chú văn như ẩn như hiện, trông đặc biệt quỷ quyệt.

Khí tức lại không còn quỷ dị bạo ngược giống trước đó, mà như phản phác quy chân, tràn đầy bình thản yên tĩnh, dường như hòa thành một thể với thiên địa xung quanh.

Pháp Tướng Nguyên Anh ngưng tụ thành công!

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, thân thể khôi phục quyền khống chế, Pháp Tướng Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra.

Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa như bị một bàn tay lớn vô hình nắm lấy, vô cùng áp lực như mưa gió sắp đến.

Bùi Lăng lập tức cảm giác được, nếu bây giờ mình lấy Pháp Tướng đối địch, có thể tùy ý mượn dùng lực lượng thiên địa xung quanh.

Thậm chí hắn không cần thi triển bất kỳ thuật pháp và thần thông gì, đã có thể nhẹ nhõm đánh bại bản thân lúc không có Pháp Tướng trước đó.

Ngay lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng cảm thấy một cơn buồn ngủ đột nhiên xuất hiện, khí thế hung hăng như sẽ chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

Trong lòng hắn giật mình, lập tức kịp phản ứng, lần này mình ngưng tụ Pháp Tướng đã ở lại trong "Tiểu Tự Tại Thiên" thời gian quá dài, còn không ra ngoài, sẽ mãi ngủ say trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Thế là, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, Pháp Tướng khổng lồ lập tức thu vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng thôi động Hư Thiên giới chủng.

Cảnh vật xung quanh vặn vẹo lắc lư một trận, trong giây lát hắn quay trở về trong trận pháp trên Viên phong.

Chỉ thấy tất cả mọi thứ trong ngoài trận pháp như thường, gió núi vù vù, tiếng vượn không ngừng vang lên bên tai.

Ngọc Tuyết Chiếu bảo vệ ở bên cạnh, vẻ mặt hơi nhàm chán.

Vừa nãy còn thấy buồn ngủ hận không thể lập tức ngã đầu ngủ lại lập tức biến mất, Bùi Lăng nhìn về phía lòng bàn tay, viên Hư Thiên giới chủng thứ hai chầm chậm tiêu tán.

Hắn trầm ngâm, lần trước Ngưng Anh đã dùng một viên Hư Thiên giới chủng, lần này ngưng tụ Pháp Tướng lại dùng mất viên Hư Thiên giới chủng thứ hai... Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn lại một viên Hư Thiên giới chủng cuối cùng.

Sau đó, trừ khi gặp phải tình thế chắc chắn phải chết, nếu không hắn sẽ giữ lại viên Hư Thiên giới chủng này để sử dụng khi Hóa Thần.

Nhìn xung quanh một vòng, Bùi Lăng âm thầm tính toán: "Lần này ta ngưng tụ Pháp Tướng, đã dùng gần ba ngày:"

"Nhưng trong lúc hệ thống uỷ thác hoàn toàn không cảm giác được cơn buồn ngủ, ngược lại sau khi tu luyện kết thúc..."

"Xem ra trong lúc hệ thống uỷ thác, ta có thể miễn dịch ngủ say trong "Tiểu Tự Tại Thiên'?"

Hắn âm thầm suy đoán, vừa rồi cơn buồn ngủ trong "Tiểu Tự Tại Thiên" quá mạnh, căn bản không thể suy nghĩ, đành phải nhanh chóng rời đi, hiện tại trở lại cảnh nội Yến Tê thành, cơn buồn ngủ mãnh liệt đã biến mất, lúc này hắn mới nhận ra vấn đề.

Chỉ có điều, hiện tại trong tay chỉ còn một viên Hư Thiên giới chủng cuối cùng, hắn còn chưa kiếm đủ vật liệu Hóa Thần, lại không nỡ lấy ra kiểm tra.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, đang chuẩn bị tìm chỗ kiểm tra uy năng Pháp Tướng một chút, trong túi trữ vật đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Hắn mở ra xem, chỉ thấy một tấm phù lục đặc chế đang lấp lóe ánh sáng nhạt, đây là phù lục liên lạc cự ly xa của Lệ thị và hắn.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Tông Chủ đang điều tra tung tích của hắn khắp nơi.

Lệ thị truyền âm cho hắn ngay lúc này, hơn phân nửa là có chuyện rất quan trọng gì đó.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đã thôi động phù lục.

Trong phù lục lập tức vang lên giọng Lệ Vô Cữu: "Bùi Lăng, bây giờ ngươi có tiện không?"

Bùi Lăng nói: "Tiện, phụ thân có dặn dò gì sao?"

Lệ Vô Cữu trầm giọng nói: "Tình hình chiến đấu với ngụy đạo gấp gáp, Tông Chủ muốn ngươi đến đó tham chiến, Lệ thị đã trì hoãn việc này cho ngươi."

"Tiếp xuống phải chú ý, đừng đến Cửu Nghi sơn, đừng về Trọng Minh tông, cũng không được đến địa giới của bốn tông ngụy đạo khác."

Sắc mặt Bùi Lăng do dự, không cần Lệ Vô Cữu nói, tiếp theo hắn chắc chắn không đi Cửu Nghi sơn và Trọng Minh tông.

Nhưng bốn tông chính đạo khác... Tiếp theo hắn định đi ngang qua Yến Tê thành, sau đó đến Lưu Lam hoàng triều luyện đan, cố gắng cứu giúp nhiều phàm nhân một chút...

Thế nhưng, có thể khiến Cửu A Lệ thị cố ý truyền âm nhắc nhở hắn việc này, tất nhiên có nguyên nhân gì đó vô cùng quan trọng.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi dò: "Phụ thân, đây là vì sao?"

Chương 1211: Đóng vai nhân vật

Lệ Vô Cữu nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo lời lão phu là được."

Bùi Lăng khẽ nhíu mày nhưng vẫn nói: "Tốt, ta đã biết."

Còn nói thêm: "Phụ thân, vài ngày trước ta đạt được cơ duyên, tu vi có chỗ tiến bộ. Không biết có thể cho ta một chút vật cần thiết khi Hóa Thần không?"

"Hóa Thần?" Lệ Vô Cữu hơi bất ngờ: "Ngươi vừa tiến vào Nguyên Anh trung kỳ không lâu, cân nhắc việc Hóa Thần còn hơi sớm"

"Đương nhiên, sớm cho ngươi những vật này cũng không sao cả.

Nhưng bây giờ Tông Chủ nhìn chằm chằm Lệ thị ta rất căng, hiện tại đưa vật cần thiết khi Hóa Thần cho ngươi sẽ rất mạo hiểm."

"Hơn nữa cơ duyên mà ngươi đoạt được, xác định không có vấn đề sao?"

"Lấy nội tình của ngươi, việc Hóa Thần là sớm hay muộn thôi, tuyệt đối đừng vì cái trước mắt, dục tốc bất đạt. Hành động lần này hoàn toàn lãng phí tích lũy và tư chất của ngươi."

"Bây giờ ngươi đã là Thánh Tử Thánh tông, tiền đồ rộng lớn, còn nhiều thời gian, bây giờ Tô Ly Kinh đang tại vị, ngươi tạm thời chịu đựng một chút, nhiều lắm là mấy chục năm sau Liệp Nguyệt tiếp quản Thánh tông, đến lúc đó sẽ đón ngươi trở về, khi đó ngươi có thể tùy ý lấy dùng đủ loại tài nguyên."

"Dù muối trả thù Tô Ly Kinh và Tô thị, cũng có cơ hội lớn hơn."

"Không cần thiết tùy hứng, tự cắt đứt tiền đồ ngay lúc này!"

"Hiểu rõ chưa?"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Vâng"

Lệ Vô Cữu "..." một tiếng, chợt lạnh lùng cảnh cáo: "Lão phu biết ngươi tuổi tác còn trẻ, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi ham chơi."

"Nhưng đã kết làm đạo lữ với Liệp Nguyệt, tất nhiên phải thu lại tâm tính, đừng làm ra mấy việc càn quấy."

"Với thân phận dung mạo tư chất của nữ nhi ta, chẳng lẽ còn bôi nhọ ngươi?"

"Lần này việc Tông Chủ phu nhân đã là quá khứ, lão phu cũng không muốn nói nhiều"

"Nhưng tuyệt đối không có lần sau!"

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, chắc nhạc phụ sẽ không biết việc của hắn và Thiên Cơ Tố Chân Thiên...

Thế là, hắn lập tức nói: "Vâng, phụ thân yên tâm, ta sẽ không làm việc có lỗi với Liệp Nguyệt."

Lệ Vô Cữu từ tốn nói: "Vậy trước tiên thế đi, tiếp theo mặc kệ làm chuyện gì cũng không được để lộ thân phận, nếu không chỉ cần để lại dấu vết, sẽ bị Tông Chủ tìm tới."

"Vâng!"

Còn chưa nói hết câu, phù lục đã nhanh chóng dập tắt.

Thấy Lệ Vô Cữu đã cắt đứt truyền âm, Bùi Lăng thu hồi Truyền Âm Phù, hơi trầm ngâm: Không thể đến năm tông chính đạo, chắc chắn cũng không thể trở về địa giới Trọng Minh tông, Vạn Hủy hải tốt xấu lẫn lộn có U Tố mộ nhìn chằm chằm... Hiện tại, hắn có thể lựa chọn ba nơi.

Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang.

Trong ba nơi này, hắn không có chỗ nào đặc biệt thích đi, tùy tiện đi đầu cũng được.

Nhưng muốn lấy được vật liệu Hóa Thần...

Hắn có mệnh cách chân truyền đệ tử Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, lựa chọn tốt nhất là đi Thiên Sinh giáo!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn Ngọc Tuyết Chiếu buồn bực ngán ngẩm, đang buồn ngủ ở bên cạnh, lập tức phân phó: "Tiếp theo ngươi không cần đóng vai muội muội ta, mà đóng vai lô đỉnh."

Thiên Sinh giáo.

Tế đàn ngày đêm phun ra ánh lửa Huyết Sát, chiếu rọi cả tòa thành trì.

Trong một tòa phủ đệ rất gần tế đàn, hậu viện.

Hoa lạ cỏ ngọc thấp thoáng lượn quanh, đình nghỉ mát bát giác yên tĩnh đứng sừng sững ở chỗ sâu trong cỏ cây, xung quanh có rèm châu giao tiêu rủ xuống che đậy ánh mắt, chỉ có thể thấy hình bóng lay động bên trong.

Một đệ tử áo bào trắng vòng vàng, mi tâm có bảo thạch toàn thân xanh thẫm bước nhanh qua con đường mòn cành lá chen chúc, đến đình hành lễ: "Thiếu giáo chủ, đã hoàn thành điều tra toàn bộ tin tức liên quan đến tu sĩ Vương Cao."

Nói xong, hắn tay không chút thay đổi nhìn bóng người sau giao tiêu, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ.

Sau khi đại chiến ngụy đạo bộc phát, Giáo Chủ đã tự mình lên tiền tuyến tọa trấn.

Thiếu giáo chủ càng xung phong đi đầu, đoạn thời gian trước vẫn hoạt động ở cảnh nội Cửu Nghi sơn, thậm chí nhiều lần xâm nhập vào biên cảnh kẻ địch, sao đột nhiên trở về tông môn bế quan?

Hơn nữa, còn muốn tốn nhiều tâm sức đi điều tra một tán tu như thế?

Đang nghĩ ngợi, lại nghe phía sau rèm truyền đến giọng Kê Trường Phù: "Nói."

Tên đệ tử này không dám thất lễ, vội vàng tập trung ý chí, nói:

"Hồi Thiếu giáo chủ, thiên hạ có rất nhiều tu sĩ gọi là Vương Cao.

Nhưng người mà Thiếu giáo chủ gặp phải, chắc là hạng nhất đại điển luận đan gần đây của Lưu Lam hoàng triều."

"Người này tinh thông đan đạo, luyện đan dược dù cho khó dễ đều là cực phẩm, chưa từng thất bại."

"Trước đó vài ngày, vốn Triệt Châu Mạc thành Cửu Nghi sơn đã hao hết đan dược, rơi vào đường cùng, chợt nhận được rất nhiều Ích Tà Đan cực phẩm, thậm chí còn có thể chi viện những thành trì khác, tất nhiên đều đi ra từ tay người này."

"Cũng chính vì những Ích Tà Đan cực phẩm kia, chúng ta mới có thể xác nhận, người này là hạng nhất đại điển luận đan hoàng triều"

"Chỉ có điều, mặc dù vị Đan sư hạng nhất kia có tạo nghệ đan đạo kinh người, tu vi bản thân lại không cao."

"Lúc hắn tham gia đại điển luận đan chỉ là Trúc Cơ."

"Dù đạt được cơ duyên ở hoàng triều và "Tiểu Tự Tại Thiên; bây giờ nhiều lắm là Kết Đan"

Chương 1212: Ta là Khang Thiếu Dận (1)

"Đừng nói thực lực vượt qua Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y, dù đã đột phá Nguyên Anh kỳ, cũng là chuyện không thể nào."

"Đây là điểm duy nhất mà hắn không phù hợp với miêu tả của Thiếu giáo chủ"

"Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, vị Đan sư kia vẫn không xuất hiện ở Mạc thành, thậm chí không tiếp tục phát hiện bóng dáng của đối phương ở toàn bộ cảnh nội Cửu Nghi sơn."

"Vì vậy hiện tại không thể phán đoán hành tung của hắn"

Trong đình im lặng một hồi, một lát sau mới nói: "Tiếp tục điều tra.

"Thân phận thật sự của Vương Cao này chưa chắc đã xuất thân từ năm tông ngụy đạo, thậm chí chưa chắc là Nhân tộc!"

Đệ tử khom lưng nói: "Vâng!"

Nói xong, thấy trong đình không có phân phó nữa, hắn ta thi lễ một cái, lặng yên cáo lui.

Hậu viện yên tĩnh như cũ, lúc giao tiêu lắc lư để lộ ra một chút tình hình xa hoa. Kê Trường Phù mặc áo bào trắng vòng vàng, chỗ trống bảo thạch ở mi tâm đã lại khảm nạm một viên Thiên Ý Ngọc.

Chỉ có điều, rất rõ ràng viên Thiên Ý Ngọc này không oánh nhuận sáng long lanh như viên lúc trước.

Khuôn mặt hắn ta tuấn lãng, thân hình cao lớn, lúc này tùy ý ngồi dựa vào trên giường êm, một thiếu nữ tuyệt sắc vẻ ngoài đẹp đẽ, dáng vẻ linh lung tinh tế, người khoác lụa mỏng, để lộ ra hai tay trần trắng như sương tuyết, nàng ngồi ở đầu giường, để Kê Ngọc Phù ngồi dựa vào trong lồng ngực của mình, đang dùng mười ngón tay mềm mại nhu hòa xoa bóp thái dương.

Ngoài ra còn có hai thiếu nữ cũng xinh đẹp tuyệt luân, vẻ mặt quyến rũ mặc sa y, ngồi quỳ chân ở trước giường, một người nâng mâm đựng trái cây, một người bàn tay như ngọc trắng cầm ấm, ánh mắt đều mê say, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Kê Trường Phù.

Dường như nam tử trước mắt là tình cảm chân thành trong đời bọn họ.

Ngoại trừ hắn ta, tất cả mọi người trong thiên hạ này đều là bàn chân dính bùn, duy chỉ có người trước mắt là mây trên trời, là tỉnh cảm, nhớ thương.

Ở nơi xa hơn một chút, là ba tên thiếu nữ cung trang hoa nhường nguyệt thẹn, chia ra cầm tì bà, sáo ngọc và cốt tranh, bàn tay trắng nón gảy dây cung, lúc nhìn quanh khóe mắt đuôi lông mày đều quanh đi quần lại trên người Kê Trường Phù, tình ý triền miên.

Nếu là ngày trước, tất nhiên Kê Trường Phù đã sớm ôm những lô đỉnh phẩm chất không tầm thường này vào lòng, tuỳ tiện thưởng thức, nhưng bây giờ hắn ta đã hoàn toàn không nhớ ra được phải làm thế nào để hoan hảo với lô đỉnh, cả người như một con chim non mới vào chốn trăng gió, lô đỉnh xinh đẹp vây quanh, lại không có chỗ xuống tay.

Kê Trường Phù nhíu mày, trong giây lát bị rất nhiều mỹ nhân hàm chứa tình cảm nhìn chăm chú, hắn ta thản nhiên phân phó:

"Tất cả đi xuống"

Ánh mắt đám lô đỉnh sầu triền miên, lập tức trở nên rất u oán, không dám chống lại chút nào, đều ôn nhu nói: "Vâng"

Sau đó nhanh chóng thu thập nhạc khí và mấy thứ tạp vật, bước chân khoan thai, thướt tha lui ra.

Trong đình chỉ còn lại một mình Kê Trường Phù, sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống.

Lần trước trải qua "quỷ dị" trường tư thục, mặc dù hắn ta nhặt về một mạng, nội tình lại giảm mạnh, không chỉ Pháp Tướng suy yếu một mảng lớn, bây giờ cực kỳ phù phiếm, ngay cả phương pháp song tu, thuật thải bổ cơ bản nhất, cũng đã lãng quên toàn bộ.

Đương nhiên, bên cạnh hắn ta không thiếu nữ nhân, sau này chỉ cần tu tập một lần nữa, tốn chút ít thời gian là có thể bù đắp lại.

Thứ thật sự quan trọng là Pháp Tướng của hắn!

Hiện tại muốn khôi phục thực lực, chỉ có hai con đường: Thứ nhất là đến Phù Sinh cảnh, tìm lại lực lượng mà mình đã đánh mất; thứ hai là đến Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến, để mình trở nên càng tôn quý hơn.

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù lấy ra Truyền Âm Phù, sau khi thôi động lập tức phân phó: "Truyền tất cả chân truyền chưa đi Cửu Nghi sơn đến đây yết kiến"

Trong Truyền Âm Phù phát ra một giọng nói cung kính: "Tuân mệnh!"

Thiên Sinh giáo.

Thu Đàn nằm dưới sự quản lý.

Dũng sơn.

Ngọn núi liên miên, khói xanh oanh thúy.

Một chiếc bộ liễn chế tác tinh tế, nạm vàng khảm ngọc bay qua không trung.

Trong bộ liễn, thảm gấm trải đất, giường mây gối trắng trang trí xa hoa, Bùi Lăng đã hóa thành dáng vẻ Khang Thiếu Dận, cũng thay sang trường bào màu trắng trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận, đầu đội vòng vàng, mi tâm khảm một viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức lộ ra quanh người là Kết Đan kỳ.

Ngọc Tuyết Chiếu quỳ chân ngồi bên cạnh hắn, nàng chải Bách Hợp kế, đổi sang một bộ sa y màu hồng nhạt, vải áo mỏng manh, ngoại trừ trước ngực, bên hông có chút vải che đậy, những chỗ khác đều nhìn không sót một cái gì.

Hiện tại sắc mặt Ngọc Tuyết Chiếu rất không vui, Cẩu chủ nhân này ép buộc nàng đóng vai lô đỉnh thì thôi đi, còn để nàng mặc quần áo như thế...

Lễ nào lại như vậy!

Nàng đường đường là huyết mạch Thanh Yếu sơn!

Chờ sau khi kỳ hạn huyết khế kết thúc, nhất định phải để Cẩu chủ nhân này quỳ xuống dập đầu đập đến chết!

Lúc này, Bùi Lăng đang theo dõi Ngọc Tuyết Chiếu.

Ngày thường tiểu hồ yêu này quấy rối thì quấy rối, dù sao cũng là Hồ tộc, vẻ ngoài thật sự xuất chúng, mặc dù tuổi nhỏ nhưng hành động lại để lộ ra sự quyến rũ tự nhiên, cùng bản tính mạnh mẽ ngang tàng, không hề lộ vẻ không hài hòa, ngược lại có một loại quyến rũ khác biệt.

Chương 1213: Ta là Khang Thiếu Dận (2)

Chỉ có điều, hình như còn thiếu sót chút gì đó?

Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Thiên Sinh giáo coi người quý nhất, coi dị loại như cỏ rác.

Cho dù là huyết mạch Thanh Yếu sơn, thuộc về quý tộc trong Yêu tộc nhưng ở trong mắt Thiên Sinh giáo, cũng chỉ là lô đỉnh và vật liệu khá thượng thừa mà thôi, không thể nói nhập làm một với Nhân tộc.

Nhưng sau khi Ngọc Tuyết Chiếu hóa hình không hề khác thiếu nữ nhân loại, thoạt nhìn vẻ ngoài không khác nhau chút nào, không có chút đặc sắc Yêu tộc nào, cứ thế giả vờ làm lô đỉnh của hắn, lúc làm việc ở Thiên Sinh giáo, chẳng phải sẽ khiến trong lòng người ta sinh lòng lo nghĩ?

Thế là, Bùi Lăng lập tức phân phó: "Để lộ hồ tai và cái đuôi ra-"

Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, chợt sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói: "Cẩu chủ nhân, ngươi mơ tưởng!"

Thấy tiểu yêu hồ không nghe lời như vậy, Bùi Lăng nhướn mày nhưng không nói hai lời, trực tiếp một tay giữ chặt Ngọc Tuyết Chiếu, ấn trên đầu gối của mình, một tay khác hung hăng đánh về phía mông đối phương...

Ba ba ba...

"A! Cẩu chủ nhân! Thả ta ra..."

"A a... Cấu... Chủ nhân! Chủ nhân! Đừng... Đừng đánh nữa..."

"Ta nghe lời... Nghe lời..."

Chẳng mấy chốc, Ngọc Tuyết Chiếu đã khuất phục dưới dâm uy của Bùi Lăng, lộ ra tai hồ ly lông xù, dưới váy cũng lôi ra cái đuôi xoã tung.

Thấy cuối cùng Ngọc Tuyết Chiếu đã có "đặc sắc Yêu tộc", lúc này Bùi Lăng mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: "Nơi đây đã là địa giới Thiên Sinh giáo, tiếp theo ngươi nhất định phải diễn giống một chút, nếu không đừng trách chủ nhân là ta lòng dạ ác độc."

Sắc mặt Ngọc Tuyết Chiếu khuất nhục hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, cũng không trả lời cái gì.

Vào lúc này, phía trước xuất hiện một tòa thành lớn có dãy núi vây quanh, trên khoảng không của thành trì có một tòa tế đàn màu trắng nhẹ nhàng trôi nổi.

Tế đàn kia cực kỳ cao lớn, như một ngọn núi cực lớn bay lên giữa trời.

Trên đỉnh tế đàn rủ xuống vô số xiềng xích chế từ xương, kết nối toàn bộ nền móng tế đàn.

Tới gần một chút sẽ phát hiện phong cách tỏa tế đàn này cổ xưa như đã trải qua vạn năm, dấu vết năm tháng xuất hiện trên mỗi một góc, phải có tầm mắt rất tốt mới có thể nhìn ra trên đó có chữ "Thu" to lớn.

Đây là Thu Đàn Thiên Sinh giáo.

Bộ liễn tăng thêm tốc độ, bay tới trước tế đàn, ngay lập tức giữa hư không truyền đến một luồng lực lượng kháng cự, khiến bộ liễn không thể tiến thêm.

Ngay sau đó, vòng vàng trên đầu Bùi Lăng tản ra một luồng dao động đặc thù.

Chợt một đạo thần niệm cường đại tràn ra từ trong tế đàn, nhanh chóng đảo qua vòng vàng và bộ liễn, sau khi xác nhận không sai, đại trận nhanh chóng mở ra.

Bùi Lăng không chút thay đổi sắc mặt nhấn xuống vòng vàng để thu liễm khí tức, chợt thao túng bộ liễn bay vào bên trong đại trận Thu Đàn.

Hiện tại hắn có [Huyết Vô Diện] ngụy trang vẻ ngoài và khí tức của Khang Thiếu Dận, lại có [Thực Nhật bí lục] thay thế mệnh cách Khang Thiếu Dận, dù ở bất kỳ phương diện gì đều không có chút sơ hở nào.

Đương nhiên, sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn lựa chọn tới phân đàn Thiên Sinh giáo thăm dò kỹ trước, không dám trực tiếp đến tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Bộ liễn vừa bay vào trong Thu Đàn, lập tức có một tên tu sĩ áo bào trắng bay lên nghênh đón, tu sĩ này có vẻ ngoài bình thường, tu vi là Kết Đan kỳ, đạp không mà đứng, thi lễ với bộ liễn một cái, sau đó nói: "Mới phát hiện được mệnh hoàn của tổng đàn dao động, không biết là vị sư huynh tổng đàn nào giá lâm?"

Bùi Lăng nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, Ngọc Tuyết Chiếu bĩu môi, nói thay: "Chủ nhân nhà ta tên là Khang Thiếu Dận"

Khang Thiếu Dận?

Khang chân truyền!

Tu sĩ kia hơi thay đổi sắc mặt, chân truyền đệ tử tổng đàn, chưa nói đến tu vi, ai cũng có xuất thân không tầm thường, tất nhiên rất được trưởng bối yêu quý mới được chân truyền đứng hàng, tuyệt đối không thể sơ suất.

Hắn ta lập tức hành lễ lần nữa, rất cung kính nói: "Thu Đàn Đinh Hóa An gặp qua Khang sư huynh."

"Sư huynh đi đường vất vả, kính xin đi theo ta nghỉ ngơi một chút."

Sau một lát, bộ liễn được Đinh Hóa An dẫn đường, đến phía trước một toà động phủ bên cạnh tế đàn.

Thoạt nhìn vẻ ngoài của toà động phủ này như một thể với tế đàn, tản ra khí tức cổ xưa, lâu đời.

"Nơi đây là động phủ mà Thu Đàn chuyên cung cấp cho sư huynh sư tỷ chân truyền ở lại." Đinh Hóa An đứng hầu ở bên, cung kính giới thiệu: "Kinh xin sư huynh tạm thời nghỉ ngơi ở đây, nếu còn có chuyện gì, xin sư huynh cứ việc phân phó."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó ra vẻ tùy ý hỏi: "Khố phòng nơi đây có những tài liệu này không?"

Nói xong báo ra mấy cái tên.

Đinh Hóa An nghe vậy ngẩn ngơ, trong số những tài liệu này có một phần mà hắn ta không hiểu rõ lắm, nhưng trong đó có hai vị là vật cần cho Hóa Thần, danh tiếng không nhỏ. Khang chân truyền vẫn chỉ là tu sĩ Kết Đan, lại muốn dùng đến vật liệu cấp Hóa Thần?

Chỉ có điều, Thiên Sinh giáo lấy xuất thân bàn tôn ti, Khang Thiếu Dận là nhi tử của cao tầng trong tổng đàn, rất được phụ thân hắn ta sủng ái, nâng đỡ trở thành chân truyền.

Chương 1214: Tôn quý (1)

Mặc kệ hắn ta muốn loại tài liệu cao cấp này là thật sự muốn dùng hay tuỳ tiện lãng phí, đều không phải việc mà một đệ tử phân đàn như Đinh Hóa An có thể xen vào.

Thế là, hắn ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói: "Ta đến khố phòng tìm xem."

Chờ sau khi hắn ta rời đi, Bùi Lăng mới ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Tuyết Chiếu, thản nhiên đi ra từ trong bộ liễn, chậm rãi đi vào động phủ trước mặt.

Trong động phủ tường đỏ trụ son, có thể thấy kỳ trân da lông, răng, sừng, trảo của dị thú được trang trí khắp nơi.

Trong đủ loại đồ trang trí xa hoa lãng phí, điều khiến người ta chú ý nhất là một hồ nước ở chính giữa, nơi này mở mương dẫn suối nước nóng vào, trong nước trồng hoa cỏ dưới nước có thể sống trong nhiệt độ cao, lại có Linh Lý bơi qua lại. Lúc hơi nước bốc lên, một chiếc giường lớn, xung quanh có rèm che màu đỏ rủ xuống, tung bay, chìm nổi trong đó.

Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua, nhanh chóng xác nhận nơi đây không có bất kỳ điều khác thường gì, nhưng dù sao cũng là địa bàn Thiên Sinh giáo, không được chủ quan một chút nào.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục duy trì sự vận chuyển của [Thực Nhật bí lục], đồng thời truyền âm cho Ngọc Tuyết Chiếu: "Tiếp theo phải đóng vai lô đỉnh thật tốt, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.

Nghe vậy, trong lòng Ngọc Tuyết Chiếu giận dữ, Cẩu chủ nhân khinh người quá đáng!

Nhưng nghĩ đến trước đó đã bị dạy dỗ, nàng đành phải uất ức nói: "Đã biết..."

Nói xong, sắc mặt tiểu hồ yêu đỏ bừng tiến lên, dựa sát vào trong ngực Bùi Lăng, ngồi xuống đầu gối hắn, nơi mềm mại trước ngực áp sát vào thân thể của đối phương, thoạt nhìn còn quyến rũ hơn cả không mặc gì...

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, hắn chỉ để Ngọc Tuyết Chiếu đóng vai lô đỉnh thật tốt, phối hợp với mình nhiều hơn, chứ không để đối phương làm như thế... Ừ, thế này rất tốt, đây mới là một con yêu sủng hợp cách!

Thế là, hắn đưa một tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Tuyết Chiếu, để mình ôm thoải mái hơn chút.

Bởi vì nơi đây là Thiên Sinh giáo, nhằm để phòng chẳng may xảy ra chuyện gì, Bùi Lăng không dám trực tiếp sử dụng hệ thống uỷ thác tu luyện, vì vậy chỉ vừa ôm Ngọc Tuyết Chiếu vừa tự mình tu luyện [Thực Nhật bí lục].

Sau nửa canh giờ, có người đến bên ngoài động phủ cầu kiến.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, mở ra cấm chế, lập tức có một nữ tu trung niên quần áo đẹp đẽ dẫn theo hai tên đệ tử chậm rãi đi đến.

Khí tức quanh người nữ tu này cũng là Kết Đan, chải Bàn Hoàn Kế, trâm cài tóc cắm nghiêng, sau khi đi vào bên trong khẽ gật đầu với Bùi Lăng, nở một nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói: "Khang chân truyền, đã lâu không gặp, ngươi đã lớn vậy rồi."

Bùi Lăng bình tĩnh gật đầu: "Bạch chấp sự:

Trước khi hắn đến Thu Đàn đã dùng [Hoặc Hồn thần thông], biết được đại khái tình huống Thu Đàn từ trong miệng đệ tử nằm dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo.

Lúc này hơi quan sát một chút, đã nhận ra người này là chấp sự Thu Đàn Bạch Nhã Bình.

Nàng có chút quan hệ sâu xa với Khang Thiếu Dận, phụ thân là sự đệ của phụ thân Khang Thiếu Dận, nhưng mẫu thân xuất thân hàn vi, chỉ là một nữ nô tuyệt sắc, cho nên sau khi ra đời cũng không được coi trọng, không thể tiếp tục ở lại trong tổng đàn, bị đuổi đến Thu Đàn ở lại.

Bởi vì lý do này, từ trước đến nay Bạch Nhã Bình luôn cung kính ân cần với người tổng đàn, hy vọng một ngày được kia trở lại phụ tộc.

Sở dĩ Bùi Lăng lựa chọn đến Thu Đàn, cũng vì thử xem có thể thông qua nàng, nhanh chóng lấy được vật liệu Hóa Thần hay không.

Lúc này Bạch Nhã Bình khẽ gật đầu, liếc nhìn Ngọc Tuyết Chiếu trong ngực Bùi Lăng nhưng cũng không coi ra gì.

Nuôi dưỡng lô đỉnh Yêu tộc chỉ là việc bình thường ở Thiên Sinh giáo, mặc dù huyết mạch của Yêu hồ này không tệ, nhưng lấy thân phận của chân truyền Khang Thiếu Dận, điều này cũng rất bình thường.

Dù sao đường đường là chân truyền, sao có thể để ý yêu thú bình thường?

Nàng hơi suy nghĩ, chợt nói: "Ta vừa đến khố phòng xem qua, Thu Đàn có toàn bộ những thứ mà ngươi cần."

"Chỉ có điều, dựa theo giáo quy, bây giờ ngươi mới chỉ Kết Đan, cái khác thì cũng thôi, lại không thể cho ngươi hai vị vật liệu Hóa Thần kia"

"Trừ khi ngươi càng tôn quý hơn."

"Đây là quy củ trong giáo, Thu Đàn cũng không thể làm gì, hy vọng ngươi đừng tức giận."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại nghi ngờ, càng thêm tôn quý? Đó là điều kiện gì?

Khang Thiếu Dận là chân truyền, trong thế hệ tuổi trẻ này, đã là người có địa vị gần với Thiếu giáo chủ Kê Trường Phù. Cũng không thể mỗi Kê Trường Phù mới có tư cách điều động tài liệu Hóa Thần? Chẳng lẽ là tu vi? Hoặc là điều kiện gì khác?

Bây giờ vai trò của hắn là chân truyền Thiên Sinh giáo, dù là Kê Trường Phù hay Bạch Nhã Bình trước mặt đều nhắc tới "tôn quý', rất hiển nhiên với đệ tử Thiên Sinh giáo, đó là kiến thức thông thường, không tiện trực tiếp hỏi đến...

Thế là, Bùi Lăng nói: "Ta đã biết"

Thu Đàn có thứ mình muốn, chỉ là Khang Thiếu Dận không đủ tư cách, không thể thu hoạch, vậy thì đơn giản rồi.

Sau đó, nghĩ cách tăng tư cách của mình lên là được...

Chương 1215: Tôn quý (2)

Chờ sau này tìm một cơ hội, dùng [Hoặc Hồn thần thông] tìm mấy tên đệ tử Thiên Sinh giáo tìm hiểu tình huống một chút, sẽ biết tiếp theo phải làm gì.

Thấy hắn không có ý nổi giận, Bạch Nhã Bình thầm thở phào, chợt nói: "Còn một chuyện quan trọng hơn, hiện tại Thiếu giáo chủ có lệnh, gọi tất cả chân truyền chưa lên chiến trường phải đến tổng đàn yết kiến."

Vừa nghe nói phải đến tổng đàn, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, thân phận mà hắn đang ngụy trang không có bất cứ vấn đề gì, ít nhất có thể thông qua Thu Đàn.

Nhưng nếu gặp phải người quen của Khang Thiếu Dận, hoặc là bên tổng đàn kia có lão gia hỏa gì, cũng không nắm chắc không lộ ra chút sơ hở nào.

Thế là, hắn lập tức nói: "Ta có thương tích trong người, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Chờ sau khi thương thế khôi phục, lại đến tổng đàn bái kiến Thiếu giáo chủ."

Bạch Nhã Bình nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ta không tiện xen vào việc này, kính xin Khang chân truyền tự cân nhắc"

Bùi Lăng nói: "Ta đã biết"

Sau đó Bạch Nhã Bình không nói gì nữa, dẫn theo đệ tử cáo từ.

Một lần nữa đóng lại cấm chế trong động phủ, Bùi Lăng dần nhíu mày.

Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù đã trở lại tổng đàn Thiên Sinh giáo?

Đối phương đột nhiên tìm Khang Thiếu Dận làm gì?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi suy nghĩ, tu vi của Kê Trường Phù đã sớm đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, Khang Thiếu Dận chỉ là chân truyền Kết Đan trung kỳ, thứ duy nhất có thể lọt vào mắt Kê Trường Phù, chắc chắn là tạo nghệ trên đúc khí kia...

Nhưng lấy thân phận của Kê Trường Phù, có thể tùy ý sai phái những đúc khí sư thành danh đã lâu ở Thiên Sinh giáo.

Ừ, chẳng lẽ lần này Kê Trường Phù có yêu cầu đúc khí hơi đặc thù?

Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến đồ vật mà Khang Thiếu Dận am hiểu chế tạo, hơi nở một nụ cười.

Dù sao có hệ thống ở đây, chỉ là đúc khí, hắn sẽ không lộ ra bất luận sơ hở gì.

Đương nhiên, chỉ cần Kê Trường Phù không tự đến tìm hắn, hắn không thể chủ động đi gặp Kê Trường Phù.

Sau khi suy nghĩ một lát, Bùi Lăng tạm thời vứt việc này qua một bên, tiếp tục tu luyện.

Tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Trong phòng rèm tơ trùng điệp, Kê Trường Phù ngồi xếp bằng trên giường êm, đang xem một bức xuân cung đồ điêu kim khắc ngọc, sinh động như thật.

Nhân vật bên trong nổi lên trên giấy, theo ánh mắt của hắn ta, bắt đầu động đậy...

Vào lúc này, một nữ tu chỉ mặc lụa mỏng thướt tha đi đến, đây là một trong những lô đỉnh của Kê Trường Phù, Đan Đình.

"Chủ nhân, chân truyền Quy Hoành Thu và chân truyền Sở Ma đã đến." Đan Đình mắt như làn thu thuỷ, mặt mày đưa tình nói.

Kê Trường Phù thu hồi xuân cung đồ, thản nhiên phân phó; "Dẫn người vào."

Thiên Sinh giáo khác với Trọng Minh tông, nơi đây coi trọng xuất thân, không thể nói hoàn toàn không coi trọng sự cố gắng ngày sau, nhưng đều xây dựng trên cơ sở xuất thân ưu việt.

Vì vậy, chỉ cần xuất thân đủ tốt, sẽ rất dễ dàng trở thành chân truyền.

Loại tình huống này khiến số lượng chân truyền trong giáo nhiều hơn ba tông Thánh đạo khác rất nhiều. Nhưng cũng bởi vậy, thực lực chân truyền cao thấp không đều, giữa đôi bên có sự chênh lệch rất xa.

Cũng như chân truyền Nhậm Trạc Lân kia, nội tình thực lực cực kỳ thâm hậu, cho dù lúc Kê Trường Phù có tu vi giống với đối phương, cũng nhận được sự uy hiếp không nhỏ.

Cũng như chân truyền Khang Thiếu Dận là người có thân phận, nhưng lại lãng phí tư chất tinh lực vào việc đúc khí bàng môn tà đạo kia, có lẽ thực lực chỉ tương đương với mạch chủ thượng tam mạch Trọng Minh tông.

Hiện tại tình hình chiến đấu trong đại chiến ngụy đạo đang nóng bỏng, phần lớn chân truyền còn ở lại trong giáo, chưa tiến về Cửu Nghi sơn tham chiến, đều là người có thực lực khá yếu.

Đương nhiên, việc hắn ta muốn làm lần này, cũng không cần những sư đệ sư muội đi theo lợi hại đến mức nào.

Một lát sau, Đan Đình dẫn theo hai tên tu sĩ một nam một nữ đi vào.

Hai người đều mặc áo bào trắng, đầu đội vòng vàng, vẻ ngoài và khí chất của nam tu kia hơi âm nhu, một đôi mắt thâm trầm khiến người ta cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo như một loại rắn rết nào đó. Bảo thạch trên mi tâm hắn ta hiện ra màu đỏ thắm, như bắt đầu ngưng kết một giọt máu.

Đây là chân truyền Sở Ma.

Dáng người nữ tu cao gầy, thậm chí còn cao hơn Sở Ma nửa cái đầu, mặt mày xinh đẹp, vẻ mặt hơi có vẻ mềm mại, bảo thạch trên mi tâm xanh thắm như biển.

Tu vi của hai người đều là Kết Đan đỉnh phong, nhưng so với chân truyền cùng cảnh giới ở Trọng Minh tông, Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang, rõ ràng khí tức yếu hơn một đoạn.

"Thiếu giáo chủ." Đến trước người Kê Trường Phù không xa, hai người dừng bước, khom lưng hành lễ.

Kê Trường Phù khẽ gật đầu, nói: "Thiên ý để các ngươi ở lại trong giáo, là muốn giúp ta hoàn thành việc lớn."

"Tiếp theo, ta muốn đến một nơi, các ngươi cũng đi theo ta."

Hai người đáp: "Vâng. Thiếu giáo chủ là chính là thiên ý, nhất định có thể tâm tưởng sự thành"

Thiên Sinh giáo phân chia tôn ti quý tiện vô cùng nghiêm ngặt.

Thiếu giáo chủ ra lệnh, là đệ tử chân truyền, không có đủ lý do thì không thể từ chối.

Bởi vậy, mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể lập tức đồng ý.

Chương 1216: Tìm tới cửa

Lại nghe Kê Trường Phù nói: "Các ngươi đi xuống thu thập trước đi, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát."

"Chuyến đi này cực kỳ quan trọng, các ngươi nhất định phải giữ bí mật, nếu không dĩ hạ phạm thượng, thiên ý khó dung"

Hai người cung kính nói: "Vâng!"

Tiếp theo, thấy Kê Trường Phù không có phân phó gì khác, liền cáo lui ra ngoài.

Nhìn bọn họ rời đi, Kê Trường Phù ngồi ngay ngắn trên giường, khẽ lắc đầu. Nếu lúc trước Vương Cao đồng ý lời mời của hắn ta, lúc này sẽ không cần rắc rối như thế.

Nhưng bây giờ lại không thể không chuẩn bị cẩn thận...

Chỉ có hai vị chân truyền, vẫn hơi không đủ...

Nghĩ tới đây, hắn ta gọi Đan Đình hỏi thăm: "Ngoại trừ hai người này, còn có chân truyền khác chưa lên chiến trường không?"

Đan Đình uốn gối bẩm báo: "Chủ nhân, vừa nãy Thu Đàn truyền đến tin tức, hiện tại chân truyền Khang Thiếu Dận đang ở Thu Đàn, nhưng hắn nói có thương tích trong người, không muốn tới."

Khang Thiếu Dận?

Lần trước, sau cơ duyên liên quan đến phù đảo U Tố mộ kia, đối phương đã mai danh ẩn tích, hắn ta còn tưởng tiểu tử kia đã chết!

Thế nhưng, đúng là không nghe nói Mệnh Hồn đăng của Khang Thiếu Dận bị dập tắt...

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù phân phó: "Thương thế gì mà cần ở lại phân đàn, không đến tổng đàn cứu chữa? Để người đi mời một lần nữa, nếu hắn vẫn không đến, sau nửa canh giờ ta sẽ tự mình đi một chuyến."

Đan Đình vội nói: "Vâng!"

Thu Đàn.

Trong động phủ xa hoa, Bùi Lăng đang tu luyện, Ngọc Tuyết Chiếu vẫn nằm ở bên cạnh hắn, thân thể mềm mại dựa sát vào nhau.

Đúng vào lúc này, lại có người đến cầu kiến.

Bùi Lăng nhướn mày nhưng vẫn mở cấm chế.

Ngay sau đó một tu sĩ lớn tuổi đi đến, chắp tay nói: "Khang chân truyền"

"Cầu phó đàn chủ?" Bùi Lăng nhìn người tới, đánh giá một chút nhanh chóng nhận ra thân phận của hắn ta, đứng dậy hành lễ.

Người tới nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Thiếu giáo chủ cho mời, mong rằng Khang chân truyền nhanh chóng đến tổng đàn"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, hiện tại Kê Trường Phù vội vã muốn gặp Khang Thiếu Dận?

Lần này hơi rắc rối rồi, hắn còn định dùng thân phận Khang Thiếu Dận giành vật liệu Hóa Thần, hiện tại nếu không qua được cửa ải của Kê Trường Phù này, không cần nghĩ đến vật liệu Hóa Thần nữa.

Hơi do dự, hắn lập tức nói: "Được, nhưng ta vừa đến Thu Đàn, cần thu thập một chút."

Phó đàn chủ không nói gì nữa, sau khi khẽ gật đầu, trực tiếp rời đi.

Bùi Lăng lập tức phân phó Ngọc Tuyết Chiếu: "Đi tìm mấy tên đệ tử Thiên Sinh giáo tới:

Ngọc Tuyết Chiếu hừ một tiếng, sau đó sửa sang lại váy, rời khỏi động phủ.

Một lát sau, nàng dẫn theo mười mấy tên đệ tử Thiên Sinh giáo trở về.

Tu vi khí tức của những người này đều chỉ có cấp độ Trúc Cơ.

Chờ sau khi cấm chế động phủ đóng lại, Ngọc Tuyết Chiếu rất hiểu chuyện lại nằm vào trong ngực Bùi Lăng.

Mười mấy tên đệ tử Thiên Sinh giáo hơi sợ hãi cung kính hành lễ.

Trong mắt Bùi Lăng lập tức hiện ra ác niệm cực kỳ thuần túy, giọng nói mê hoặc: "Nói cho ta biết, giữa ta và Kê Trường Phù có ân oán gì?"

Ánh mắt mười mấy tên đệ tử Thiên Sinh giáo lập tức trở nên mờ mịt, chẳng mấy chốc đã bị ác niệm của Bùi Lăng ăn mòn, lần lượt nói: "Tu vi của Thiếu giáo chủ cao hơn Khang chân truyền một mảng lớn, thường ngày không đi cùng nhau, không nghe nói có ân oán gì."

"Không sai! Thiếu giáo chủ luôn rất tàn bạo với sư huynh sư tỷ chân truyền có thể cạnh tranh vị trí Thiếu giáo chủ với hắn, nhưng từ trước đến nay luôn tha thứ cho Khang chân truyền...

"Cũng không chỉ Thiếu giáo chủ, phần lớn sư huynh sư tỷ chân truyền đều đối xử khá tốt với Khang chân truyền. Dù sao Khang chân truyền đắm chìm trong đúc khí, không được giáo chủ và các hộ pháp yêu thích, ngoại trừ thân phận chân truyền thì trong tay gần như không nắm giữ bất kỳ tài nguyên gì, sẽ không uy hiếp đến những sư huynh sư tỷ khác..."

"Hơn nữa, hình như bản thân Khang chân truyền cũng không quan tâm những thứ này... Dồn hết tâm tư vào đúc khí và thải bổ..."

"Ngày thường Thiếu giáo chủ gần như không chủ động đi tìm Khang chân truyền...

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiệu quả của [Hoặc Hồn thần thông] rất không tệ.

Những đệ tử Thiên Sinh giáo này có tu vi thấp hơn hắn quá nhiều, căn bản không thể chống cự môn thần thông này của hắn.

Nhưng đã không có ân oán, hơn nữa xưa nay đều không có qua lại gì, vì sao Kê Trường Phù kia vội vàng tìm hắn như vậy?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vẫn hơi không yên lòng, lúc này lại phân phó Ngọc Tuyết Chiếu: "Lại đi tìm một ít đệ tử đến, tu vi ít nhất Kết Đan kỳ."

Cẩu chủ nhân!

Ngọc Tuyết Chiếu thầm mắng một câu trong lòng, lại phải đứng dậy ra ngoài.

Sau một thời gian ngắn, Ngọc Tuyết Chiếu lần lượt tìm mấy nhóm đệ tử tới, nhưng dưới sự mê hoặc của Bùi Lăng, lại không đạt được tin tức có giá trị gì.

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ, Kê Trường Phù và Khang Thiếu Dận không có ân oán, cũng không qua lại.

Căn bản không thể suy đoán mục đích khi vị Thiếu giáo chủ này triệu kiến Khang Thiếu Dận.

Hỏi mãi không có kết quả, Bùi Lăng cau mày, đành phải để những đệ tử Thiên Sinh giáo này rời đi trước, lại âm thầm sử dụng "Pháp", để những đệ tử này lãng quên tất cả việc vừa xảy ra...

Chương 1217: Phần thưởng nhiệm vụ (1)

Sau khi đuổi người đi, hắn đang suy nghĩ cách đối phó tiếp theo, một giọng nói hơi có về quen tai đột nhiên xuyên qua cấm chế ngăn cách của động phủ, trực tiếp truyền vào trong tai hắn:

"Khang sư đệ, nghe nói ngươi mang theo thương thế trở về, vi huynh đặc biệt tới thăm."

Nghe vậy, con ngươi Bùi Lăng lập tức co rụt lại, là Kê Trường Phùi!

Rõ ràng hắn đã đồng ý đi gặp đối phương, nhưng đối phương vẫn không chờ nổi, chủ động đến đây?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cau chặt lông mày, nhưng thân phận hiện tại của hắn là chân truyền đệ tử Thiên Sinh giáo, Thiếu giáo chủ đích thân tới, không thể tránh né không gặp.

Lập tức, hắn tâm niệm vừa động mở ra cấm chế động phủ, tự mình đi ra ngoài nghênh đón.

Chỉ thấy ba bóng người đứng ngoài cửa, người cầm đầu đứng chắp tay áo bào trắng vòng vàng, dáng người cao thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Kê Trường Phù.

Trên mi tâm đối phương lại khảm nạm một viên đá quý màu vàng óng.

Ngoài ra, còn có hai tên đệ tử Thiên Sinh giáo Kết Đan đỉnh phong, một nam một nữ, một trái một phải đi theo sau lưng Kê Trưởng Phù.

Bùi Lăng tiến lên hành lễ: "Thiếu giáo chủ."

Kê Trường Phù khẽ gật đầu, thần niệm lập tức đảo qua quanh người Bùi Lăng nhưng không phát hiện bất cứ vấn đề gì, lúc này nói: "Lần trước ở cơ duyên phù đảo Vạn Hủy hải, Khang sư đệ một đi không trở lại, còn tưởng ngươi đã chết trong tay Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang, không ngờ sư đệ lọt mắt xanh thiên ý như thế, lại chịu hoảng sợ nhưng không nguy hiểm"

"Lệnh tôn lệnh đường biết tin tức này, nhất định vô cùng vui vẻ"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Có lẽ thiên ý ở ta, vì vậy trốn qua một kiếp."

Kê Trường Phù hơi mỉm cười, chợt nói: "Có một nhiệm vụ, hy vọng Khang sư đệ đi cùng, bây giờ phải xuất phát ngay"

"Thiếu giáo chủ, lần trước trong cơ duyên phù đảo, mặc dù ta nhặt về một mạng nhưng cũng bởi vậy bị thương cực nặng." Bùi Lăng nói: "Những ngày qua đều đang chữa thương. Hiện tại trông như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thực lực trên người không thể phát huy ra một hai, chỉ sợ có lòng không có sức, không thể làm việc cho Thiếu giáo chủ."

Kê Trường Phù nhướn mày, hắn ta không ngờ sư đệ được công nhận là phế vật trong đám chân truyền lại dám từ chối ngay trước mặt mình.

Chỉ có điều, bây giờ hắn ta cũng không có sức lãng phí thời gian với đối phương, lúc này truyền âm nói: "Nghe người Thu Đàn nói ngươi muốn Quán Ảnh Noãn và Trư Quốc Thú Đồng?"

"Bây giờ ngươi không đủ tôn quý, không thể lấy dùng loại tài nguyên này."

"Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ lợi dụng việc này ban thưởng cho ngươi."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, mục đích hắn đến Thiên Sinh giáo là vì hai vị vật liệu Hóa Thần này.

Nhưng cân nhắc đến Thiên Sinh giáo cũng là tông môn âm phủ, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm hỏi: "Nội dung nhiệm vụ là gì?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Kê Trưởng Phù tùy ý nói, lại không muốn nhiều lời chút nào.

Thấy như thế, Bùi Lăng khẽ cau mày, trực giác đây không phải nhiệm vụ bình thường gì. Chỉ có điều, hiện tại thực lực của hắn đã không thua Kê Trường Phù, hơn nữa đối phương còn dẫn theo hai tên Kết Đan...

Tạm không nói đến hai tên Kết Đan kia, Kê Trường Phù chắc chắn sẽ không đi chịu chết.

Thực lực của Kê Trường Phù không có vấn đề, vậy hắn cũng không cần lo lắng điều gì.

Thế là, sau khi do dự một chút, Bùi Lăng truyền âm trả lời:

"Được. Nhưng kính xin Thiếu giáo chủ mang theo Quán Ảnh Noãn và Trư Quốc Thú Tủy."

"Nhiệm vụ vừa hoàn thành, phải đưa cho ta!"

Kê Trường Phù híp mắt, nhưng vẫn nhanh chóng nói: "Ta sẽ để Thu Đàn đưa tới."

Một lát sau, Truyền Tống Trận Thu Đàn.

Tòa trận pháp này ở dưới tế đàn, điêu khắc trên một khoảng gạch đá trắng thuần, xung quanh có tu sĩ trấn giữ, còn có rất nhiều khôi lỗi không nhúc nhích đứng ở xung quanh, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhạt.

Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu, đi theo sau lưng Kê Trường Phù và hai gã chân truyền Thiên Sinh giáo khác, chậm rãi đi vào trong Truyền Tống Trận.

Ngay vừa rồi, Kê Trường Phù lấy thân phận Thiếu giáo chủ, ra lệnh Thu Đàn mở khố phòng lấy Quán Ảnh Noãn và Trư Quốc Thú Tủy, cho vào túi trữ vật ngay trước mặt Bùi Lăng Vì vậy, Bùi Lăng không hai lời, sảng khoái đồng ý tham gia nhiệm vụ này.

Bởi vì nơi đây là Thiên Sinh giáo không phải Trọng Minh tông, cũng không phải địa bàn chính đạo, tất nhiên Bùi Lăng không thể để yêu sủng ở lại một mình, vì vậy hắn trực tiếp dẫn Ngọc Tuyết Chiếu theo.

Kê Trường Phù không hề có ý phản đối với điều này, lúc đầu hai tên chân truyền Thiên Sinh giáo kia còn muốn nói điều gì, thấy cảnh này khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng.

Chẳng mấy chốc, bốn người một Hồ đi đến Truyền Tống Trận, sau khi Kê Trường Phù bấm niệm pháp quyết thôi động, một tia sáng trắng hiện lên, không gian xung quanh vặn vẹo biến ảo một trận... Trong giây lát, bọn họ xuất hiện ở trong một tòa đại sảnh mái vòm.

Không để ý đến tiếng hành lễ ân cần thăm hỏi ở xung quanh, Kê Trường Phù ngắn gọn phân phó: "Đi tới một Truyền Tống Trận"

Mấy ngày sau.

Trong tầm mắt là cát vàng vạn dặm, thỉnh thoảng có thạch tháp đứng sừng sững trong đó, lúc lạc trên thân tháp đang khoan thai vang lên theo gió cát, nghe ra nặng nề, trầm thấp mà xa xăm.

Chương 1218: Phần thưởng nhiệm vụ (2)

Một khung phi toa cắt ngang bầu trời, vội vàng lướt qua.

Vẻ ngoài phi toa to như thuyền hoa phàm tục, bên trong khoang lại có động thiên khác.

Lúc này, Bùi Lăng đang đứng trên boong thuyền, quan sát cồn cát liên miên không ngừng ở phía dưới.

Lúc hắn ở Trọng Minh tông, bắt đầu từ nhiệm vụ nội môn đã không có hạn chế khu vực, bởi vậy sau khi phát hiện nhiệm vụ mà Kê Trường Phù muốn làm không ở cảnh nội Thiên Sinh giáo, ngược lại cũng không thấy quá bất ngờ.

Chỉ lo lắng, địa điểm nhiệm vụ lần này là ở cảnh nội Trọng Minh tông...

Vì vậy những ngày qua vẫn đứng ở trên boong thuyền, tận mắt thấy phi toa tiến vào địa giới Luân Hồi tháp, lúc này mới yên lòng.

Luân Hồi tháp và Trọng Minh tông cách nhau cực xa, Kê Trường Phù đã dẫn bọn họ đến chỗ này, xem ra nhiệm vụ lần này không thể liên quan đến Trọng Minh tông.

Ngay lúc đang suy nghĩ, một chân truyền vẻ ngoài âm nhu, ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn đi ra từ bên trong khoang, đi thẳng về phía Bùi Lăng.

"Khang sư đệ, ngươi lại đứng đây ngắm phong cảnh?" Sở Ma nhìn quanh một vòng, hơi mỉm cười nói: "Cảnh nội Thánh giáo ta thì cũng thôi, Luân Hồi tháp này ngoại trừ sa mạc vẫn là sa mạc, ngươi đã nhìn lâu như vậy, không cảm thấy chán ngấy sao?"

Bùi Lăng thản nhiên nói: "Số sư huynh, tìm ta là muốn làm gì?"

Sở Ma híp mắt nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu bên cạnh hắn, vô cùng hứng thú hỏi: "Vẫn là xử nữ?"

Bùi Lăng nhướn mày, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Ngọc Tuyết Chiếu đã lạnh lùng nói: "Không phải!"

Nghe vậy, Sở Ma lập tức nở nụ cười, vỗ tay nói: "Đời ta đã duyệt qua vô số nữ tử, chỉ sợ số mỹ nhân từng thải bổ còn nhiều hơn số người mà ngươi từng gặp. Có phải xử nữ hay không, liếc qua thấy ngay.

Chợt chuyển sang Bùi Lăng nói: "Khang sư đệ, ngươi mang theo lô đỉnh này bên cạnh, nếu không nỡ ăn, không bằng giao cho vi huynh?"

"Yên tâm!"

"Đều là sư huynh đệ đồng môn, vi huynh đương nhiên không để ngươi chịu thiệt thi"

"Gần đây trong tay vi huynh cũng cất chứa mấy lô đỉnh dị tộc, còn có một đôi tỷ muội giao nữ..."

Vừa nói, Sở Ma vừa đưa tay về phía Ngọc Tuyết Chiếu, nhưng ngay sau đó Bùi Lăng đã giữ chặt xương cổ tay của hắn ta.

Bùi Lăng nhìn hắn ta, bình tĩnh nói: "Sở sư huynh, đừng tự làm mình khó chịu."

Sở Ma ngạc nhiên, Khang Thiếu Dận này lại dám ra tay với hắn vì một lô đỉnh Yêu tộc? !

Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất.

Nếu là lô đỉnh Nhân tộc xuất thân cao quý, thể chất đặc thù thì cũng thôi.

Nhưng một lô đỉnh Yêu tộc như cô rác, cũng đáng để Khang Thiếu Dận đắc tội mình như thế? ?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Sở Ma lạnh lẽo, đang muốn trực tiếp ra tay lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên: "Chuyện gì?"

Còn chưa nói hết câu, Kê Trường Phù đã hiện ra trước mặt bọn họ.

Bùi Lăng buông tay, từ tốn nói: "Sở sư huynh muốn lô đỉnh của ta, ta không đồng ý."

Sở Ma cười lạnh nói: "Một lô đỉnh Yêu tộc mà thôi, không quan trọng gì, nhưng Khang sư đệ lại vì thế mà ra tay với ta..."

Kê Trường Phù mặt không đổi sắc, có lẽ đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chợt ngắt lời: "Ta mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, tóm lại, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất, không ai được phép làm loạn"

"Nếu các ngươi lại ở không đi gây sự, đừng trách Thiếu giáo chủ ta không nhớ tình cảm đồng môn!"

Bùi Lăng và Sở Ma đồng đều nói: "Vâng"

Ngay sau đó, Bùi Lăng chắp tay nói: "Thiếu giáo chủ, ta hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi."

Thấy Kê Trường Phù gật đầu liền dẫn Ngọc Tuyết Chiếu rời đi.

Sau đó Sở Ma cũng nói: "Thiếu giáo chủ, ta cũng trở về phòng"

Chờ sau khi bọn họ đều rời đi, Kê Trường Phù không lập tức trở về mà đứng trên boong thuyền, ngắm nhìn đại mạc trông như vô cùng vô tận ở phía trước, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Vĩnh Dạ hoang mạc...

Đang nghĩ ngợi, Kê Trường Phù đột nhiên quay đầu lại, nhìn nữ tu xinh đẹp vừa xuất hiện ở sau lưng mình, hỏi: "Chuyện gì?"

Quy Hoành Thu ngẩng đầu, bảo thạch xanh thẳm trên mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi ra một vòng màu xanh yếu ớt trong hai con ngươi của nàng, thoạt nhìn lại thêm mấy phần lạnh lùng xinh đẹp.

Nàng chậm rãi đi đến chỗ cách Kê Trường Phù không xa, giọng điệu ngọt ngào quyến rũ nói: "Thiếu giáo chủ, đại chiến ngụy đạo đang hừng hực khí thế, tu vi của ta và Sở sư đệ không đủ, không dám tùy tiện xông pha chiến đấu thì cũng thôi"

"Đây là lúc để Thiếu giáo chủ kiến công lập nghiệp, nâng cao thanh danh Thánh giáo ta, không biết vì sao lại muốn tới Luân Hồi tháp này?"

Kê Trường Phù từ tốn nói: "Tất nhiên ta có lý lẽ của ta, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nghe lệnh làm việc là được."

Nói xong, cũng không cho nàng cơ hội tiếp tục vặn hỏi, vung ống tay áo một cái, bóng dáng đã biến mất trên boong thuyền.

Sóng mắt Quy Hoành Thu lưu chuyển, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi anh đào như có điều suy nghĩ.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Tối tăm.

Dù ngẩng đầu lúc nào, bóng tối cũng đậm đặc như thực chất, không thấy ánh mặt trời cũng không có trăng sao.

Đưa tay không thấy được năm ngón.

Bóng tối ngăn cản ánh mắt, cướp mất thị lực, khiến sinh linh tiến vào nơi đây, ngũ giác càng thêm nhanh nhẹn.

Tiếng xột xoạt vang lên, không biết là rắn rết hay sâu bọ đang di chuyển với tốc độ cao.

Chương 1219: Vĩnh Dạ thì thầm

Khi thì rầm rĩ, khi thì yên lặng như tờ.

Dường như xung quanh có vô số sự vật hình thù kỳ quái, nhắm mắt theo đuôi sau lưng, lại như đã bị bao vây từng vòng...

Ba bóng dáng áo bào đen vừa bước vào mảnh hoang mạc này, đã như một giọt nước rơi vào trong sông rộng, trong nháy mắt hòa vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi.

Trong giây lát, hai bóng người áo bào tro chậm rãi hiện ra ở trong hư không.

Chung Quỳ Việt Cức cau mày, nhìn bóng tối trước mặt, trầm giọng nói: "Mảnh hoang mạc này cho người cảm giác hoàn toàn tương tự với trước đó."

"Nếu ở bên ngoài đã có thể cảm giác được vấn đề, chắc hẳn Luân Hồi tháp đã sớm ra tay." Ninh Vô Dạ quan sát một lát, nói: "Dị tộc tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc từ nơi này, chắc hẳn đây cũng là một lối đi mật"

"Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng ba tên dị tộc này đã trở về hang ổ." Chung Quỳ Việt Cức bùi ngùi nói: "Bây giờ tình hình chiến đấu của đại chiến chính ma đang dữ dội, ba tên dị tộc này lại không hành động, chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp ra tay, sau đó bắt giữ bọn chúng thẩm vấn... Cũng may cuối cùng bọn chúng đã tự trở về."

Ánh mắt Ninh Vô Dạ chợt lóe lên, nói: "Gần đây không có người của Ma môn trấn giữ... Con đường có thể ra vào Vĩnh Dạ hoang mạc rất thưa thớt, hơn nữa toàn bộ nắm giữ trong tay Ma môn.

Rất có thể những con đường mà dị tộc này ra vào là con đường mới, chưa từng bị Ma môn phát hiện"

"Không sai" Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng nói: "Bọn họ cũng đã đi ra một đoạn đường, chắc sắp đi đến nơi rồi, đi!"

Ninh Vô Dạ gật đầu, bóng dáng hai người lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở chỗ ba tên áo bào đen tiến vào hoang mạc, bước vào một bước.

Bọn họ vừa tiến vào trong Vĩnh Dạ, bóng dáng lập tức biến mất...

Lại qua mấy ngày.

Phi toa xuyên qua cồn cát trùng điệp, cuối cùng nơi xa đã không còn là đại mạc, thạch tháp, lục lạc quen thuộc lại đơn điệu nữa...

Mà là một bóng tối nồng đậm.

Bóng tối kia rất thuần túy, cho dù với thị lực của Bùi Lăng, lúc nhìn từ xa cũng không thể nhìn xuyên qua, chỉ có thể đứng từ xa cảm nhận được vẻ tĩnh mịch, hoang vu truyền ra từ trong đó, hoàn toàn không thể cảm giác tình hình cụ thể bên trong.

Phi toa không hề do dự gào thét xông qua đại mạc, đáp xuống bóng tối cách đó không xa.

Nhìn ở khoảng cách này, bóng tối trước mắt như bức tường lấp kín, đột ngột vắt ngang ở trong sa mạc.

"Đinh đang... Đinh đang..." Tiếng gió thổi lục lạc quen thuộc vang lên, Bùi Lăng nhìn theo hướng tiếng động, đã thấy sau một cồn cát còn cất giấu một tòa thạch tháp thấp bé.

Lúc này, phù văn trên thạch tháp dần sáng lên, tất cả lục lạc đang chậm chạp gõ vang, hiện ra vô số yêu quỷ như một lớp sương đen bao phủ thân tháp. Lập tức, Bùi Lăng cảm thấy đoàn người này và toàn bộ phi toa đều bị thạch tháp cách không khóa chặt, cảm giác nguy hiểm như đại nạn lâm đầu lập tức giáng lâm!

Đúng vào lúc này, Kê Trường Phù rời khoang, xuất hiện trên boong thuyền, hắn ta cũng không nhìn thạch tháp kia, trực tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết.

Lập tức, tiếng chuông dừng lại, phù văn dập tắt, yêu quỷ sương đen nhanh chóng kiềm chế... Thạch tháp khôi phục dáng vẻ xám xịt ban đầu, yên tĩnh lại.

Bùi Lăng nhíu mày, hắn chưa từng tới nơi này, nhưng dù thạch tháp đã dừng công kích, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vẫn không xóa đi được... Đây cũng không phải là vùng đất tốt lành gì!

Chắc chắn nhiệm vụ mà Kê Trường Phù muốn làm có vấn đề gì đó.

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy lúc này Sở Ma và Quy Hoành Thu đều đi đến boong tàu, hai người này nhìn qua bóng tối kia, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ mất hồn.

Sở Ma vội vàng nói: "Thiếu giáo chủ, tu vi chúng ta quá thấp..."

Còn chưa nói hết câu, Kê Trường Phù trực tiếp ngắt lời: "Hiện tại, ai đi, người đó chết!"

Nghe vậy, con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, lập tức nghĩ đến lúc mình vẫn là Vương Cao, Kê Trường Phù từng mời hắn...

"Nơi này là Vĩnh Dạ hoang mạc?" Bùi Lăng lập tức hỏi.

Kê Trưởng Phù bình tĩnh nói: "Không sai."

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức muốn dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu bỏ chạy.

Nhưng ngay sau đó, bóng tối cách đó không xa như một con cự thú đột nhiên mở ra cái miệng rộng, hung hăng cắn xuống bọn họ. Trong nháy mắt, một đoàn người và cả phi toa đều bị bóng tối cuốn vào trong đó...

Sau một trận trời đất quay cuồng, bọn họ đi vào trong bóng tối.

Trong tầm mắt là một vùng tăm tối, tiếng rắn, côn trùng, chuột, kiến bò, chim ăn thịt khó mà miêu tả không ngừng truyền đến như thủy triều.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy trong lòng sinh sôi ra vô số bực bội, nổi giận, giết chóc, điên cuồng xúc động.

Hắn vô thức muốn nghe rõ ràng tiếng nỉ non bên tai rốt cuộc là cái gì, nhưng sau khi lắng nghe lại như xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì hết.

Nhưng chỉ cần hơi phân tâm, tiếng nỉ non như thủy triều không ngừng rót vào trong óc hắn.

Sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống, lập tức thông qua ngự yêu huyết khế cảm ứng Ngọc Tuyết Chiếu, lúc này Ngọc Tuyết Chiếu đang ở bên cạnh hắn, gần trong gang tấc, lấy thị lực tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng lay động.

Nhưng trong huyết khế, cảm xúc của Hồ yêu đã đến ranh giới bộc phát, hiển nhiên cũng chịu sự ảnh hưởng của tiếng nỉ non.

Chương 1220: Cơ duyên ở khu vực nguy hiểm (1)

Vào lúc này, một chiếc đèn bị châm lửa.

Đèn đuốc âm u lạnh lẽo chiếu sáng một tấc vuông, chỉ thấy khuôn mặt Sở Ma và Quy Hoành Thu vặn vẹo, hai tay nắm chặt, thái dương nổi lên gân xanh, hiển nhiên đang toàn lực đối phó với sự tấn công của bóng tối.

Kê Trường Phù đưa tay làm đèn lồng bay tới giữa không trung, bình tĩnh nói: "Vĩnh Dạ hoang mạc vô cùng nguy hiểm, Thánh giáo và Luân Hồi Tháp nhiều lần thăm dò, các tiền bối lấy đại pháp lực khai thác ra mấy con đường, có thể cho phép sinh linh ra vào nơi đây từ đó."

"Đây là một con đường trong đó."

"Tiếp theo, đừng rời khỏi phạm vi chiếu rọi của Thiên Mệnh đăng"

"Nếu không một khi đi chệch hướng, sự ăn mòn của tiếng thì thầm trong Vĩnh Dạ lập tức mở rộng nghìn lần thậm chí cả vạn lần"

"Đừng nói các ngươi chỉ là tu vi Kết Đan kỳ, dù tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Hóa Thần, cũng có thể đạo tâm sụp đổ, sa đọa thành điên dại trong thời gian cực ngắn"

"Ngoài ra, trong Vĩnh Dạ hoang mạc có dị tộc năm đó không phục sự quản chế của Thánh đạo ta, lẩn trốn đến đây."

"Nhưng bọn họ đều bị tiếng thì thầm Vĩnh Dạ ảnh hưởng, sa đọa thành điên dại, chỉ cần nhìn thấy trực tiếp bị giết!"

"Hiện tại cố giữ tâm thần, đi theo ta."

Thiên Mệnh đăng yên tĩnh lơ lửng, ánh lửa âm u lạnh lẽo tản ra, bóng tối đậm đặc bị ép lui, chẳng biết trên boong tàu phi toa đã xuất hiện dấu vết loang lổ từ lúc nào.

Dấu vết kia như là một loại rỉ sét nào đó, lại như vết máu ngưng kết thật lâu, tràn đầy ý chẳng lành.

Bên ngoài phi toa là mặt đất trên hoang mạc, thỉnh thoảng trên đất cát lại xuất hiện một lùm cỏ lác, yếu ớt sinh trưởng.

Không rõ là rắn rết hay những vật khác đột nhiên chợt lóe lên, tốc độ nhanh kinh người, ngay cả thị lực tu sĩ, nếu không hết sức chăm chú cũng khó phát hiện tình hình cụ thể.

Theo Thiên Mệnh đăng chiếu rọi, tiếng thì thầm dần yếu bớt, tình huống của Ngọc Tuyết Chiếu, Sở Ma và Quy Hoành Thu dần ổn định lại.

Cuối cùng thở phào một hơi, Quy Hoành Thu lập tức lạnh lùng, hỏi: "Thiếu giáo chủ có ý gì?"

Giọng Sở Ma âm trầm: "Xưa nay chúng ta trung thành tuyệt đối với Thiếu giáo chủ, tôn kính có thừa, Vĩnh Dạ hoang mạc này là một trong bốn khu vực nguy hiểm, Kết Đan đi vào bên trong chỉ thập tử vô sinh! Cùng là môn hạ Thánh giáo, bây giờ còn đang đại chiến ngụy đạo, đang lúc cần dùng người, hại chết chúng ta thì có lợi ích gì với Thiếu giáo chủ?"

Sắc mặt Bùi Lăng cũng lạnh băng nhìn về phía Kê Trường Phù, Vĩnh Dạ hoang mạc là một trong bốn khu vực nguy hiểm!

Lúc trước U Tố mộ một trong bốn nơi nguy hiểm chỉ mới xuất hiện, đã khiến tất cả người thừa kế chín môn phái lớn lấy ra thủ đoạn cuối cùng liều mạng chạy đi.

Đổi thành Phù Sinh cảnh cũng được xếp vào một trong bốn khu vực nguy hiểm, chỉ "quỷ dị" ăn mòn cũng đã hai lần khiến hắn rơi vào cảnh nguy hiểm, ngay cả Thiên Cơ Tố Chân Thiên cũng chịu thiệt thòi rất lớn ở trong đó.

Vĩnh Dạ hoang mạc có thể được xếp chung với U Tố mộ, Phù Sinh Cảnh, sự nguy hiểm trong đó tuyệt đối không thua kém hai cái sau.

Vốn hắn tưởng thực lực của mình không thua Kê Trường Phù, không cần lo lắng Kê Trường Phù giở trò gian dối trong nhiệm vụ, chỉ cần trên người đối phương mang theo vật liệu Hóa Thần mà hắn cần, mình đi chuyến này tuyệt đối không thua thiệt.

Nhưng hoàn toàn không ngờ, Kê Trường Phù lại trực tiếp dẫn bọn họ đến Vĩnh Dạ hoang mạc!

Thế nhưng, so sánh với sự tuyệt vọng của hai chân truyền khác, Bùi Lãng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thiên Sinh giáo không phải Vô Thủy sơn trang, Kê Trường Phù là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, không thể làm ra việc tự tìm đường chết.

Nhìn từ tình huống ở trong "quỷ dị" trường tư thục vào lần trước, trong tình huống đối phương thiếu thốn ký ức, không biết quy tắc "quỷ dị", còn có thể thu thập rất nhiều manh mối, ngoại trừ Bùi Lăng thì đây là người có khả năng phá vỡ ván cờ nhất.

Hiện tại Kê Trường Phù đã dám đến khu vực nguy hiểm Vĩnh Dạ hoang mạc, nghĩ đến cũng có nắm chắc.

Ngoài ra, có thể để đối phương mạo hiểm lớn như thế, chắc chắn trong Vĩnh Dạ hoang mạc này có cơ duyên tạo hóa gì đó cực kỳ quan trọng!

"Tôn quý?" Trong lòng Bùi Lăng lập tức nghĩ đến từ này, lúc ấy hắn ngụy trang thành Vương Cao, Kê Trường Phù đã từng nói với hắn, trong Vĩnh Dạ hoang mạc có cơ duyên khiến hắn càng "tôn quý" hơn...

Không biết rốt cuộc "tôn quý" này là chỉ cái gì?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức không nói gì nữa, nếu hiện tại hắn bại lộ thân phận và thực lực, chắc chắn Kê Trường Phù sẽ không làm khó hắn.

Nhưng sự thoải mái nhất thời như thế, không chỉ không chiếm được cơ duyên, ngược lại còn khiến mình hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Dù sao, bây giờ hắn còn không biết làm thế nào để rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, nếu tách ra với Kê Trường Phù, tám phần mười sẽ lạc đường ở nơi đây. Nhưng nếu tiếp tục đồng hành với đối phương, biết đâu sau đó sẽ bị đối phương lợi dụng, dù như thế nào đều được không bù nổi mất...

Nếu tiếp tục đóng vai Khang Thiếu Dận, cho dù tiếp theo gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể ung dung đối phó. Nếu gặp phải cơ duyên, Kê Trường Phù không hề đề phòng, hắn hoàn toàn có thể thay vào đó!

Chương 1221: Cơ duyên ở khu vực nguy hiểm (2)

Lúc này, Kê Trường Phù liếc nhìn ba sư đệ sư muội, thấy Quy Hoành Thu và Sở Ma đều đang đợi hắn ta giải thích, chỉ có Khang sư đệ im lặng không nói, rất biết điều...

Hắn ta lập tức hơi mỉm cười, xem ra Khang sư đệ này ngoại trừ đúc khí, cũng không phải không còn gì khác.

Hiện tại giả vờ như cái gì cũng không biết, ít nhất có thể sống lâu hơn chút!

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù từ tốn nói: "Vĩnh Dạ hoang mạc đúng là nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng đó là với những người khác."

"Chúng ta đều là thiên kiêu Thánh giáo, sinh ra đã lọt mắt xanh của thiên ý."

"Tiến vào nơi đây, có lẽ sẽ gặp phải chút rắc rối nhưng dưới sự thiên vị của trời cao, cuối cùng rất có thể chỉ hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm"

"Đừng ngạc nhiên giống những Kết Đan bình thường không rõ thiên ý kia"

"Đệ tử Thánh giáo ta, thiên ý trên người, tu sĩ tầm thường căn bản không thể so sánh với phúc duyên khí vận của chúng ta."

"Hơn nữa, việc mà ta muốn làm tiếp theo, chưa chắc đã là chuyện xấu với mấy vị sư đệ sư muội."

"Có lẽ, các ngươi cũng có thể trở nên càng tôn quý hơn"

Quy Hoành Thu tỏ vẻ không tin, trầm giọng nói: "Càng tôn quý hơn? Trong Vĩnh Dạ hoang mạc có cái gì?"

Sở Ma cười lạnh nói: "Đây là chuyện không thể nào! Nếu là như vậy, vì sao Thiếu giáo chủ muốn chia sẻ cơ duyên lớn như thế với chúng ta? Mặc dù chúng ta cung kính với Thiếu giáo chủ nhưng cũng không tới mức được Thiếu giáo chủ ưu ái như thế"

Kê Trưởng Phù lười giải thích, bình tĩnh nói: "Thiên ý để các ngươi xuất hiện ở đây, hiện tại hoặc là thành thật đi theo ta, được thiên ý yêu mến còn có một chút hy vọng sống; hoặc là tổn hại đường sống mà thiên ý cho, ở lại chờ chết"

Nói xong, hắn ta cũng không dám đứng lại tại chỗ quá lâu, trực tiếp ném lại phi toa, bước vào hoang mạc, đi về phía trước.

Thiên Mệnh đăng lặng yên không tiếng động di chuyển dẫn đường ở phía trước hắn ta không xa.

Bùi Lăng không nói câu nào, lập tức dẫn Ngọc Tuyết Chiếu đuổi theo.

Phạm vi bao phủ của ánh lửa âm u lạnh lẽo chỉ có trong vòng mấy trượng, ngay lúc sắp thoát khỏi ánh đèn, Quy Hoành Thu và Sở Ma thay đổi sắc mặt, lập tức bất chấp điều gì khác, cũng vội vàng đuổi theo.

Đám người xuống phi toa, tiến lên trong bóng đêm.

Sau lưng truyền đến tiếng động xột xoạt, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng bộ phận của phi toa đổ nghiêng, dường như có vô số vật nhỏ bé cứ thế gặm nuốt phi toa đổ sụp... Đám người nghe được mí mắt nhảy lên điên cuồng.

Bóng tối xung quanh đậm đặc như thực chất, dường như ẩn giấu vô số yêu ma quỷ quái, thần niệm đảo qua lại như trâu đất xuống biển, không thu hoạch được gì.

Nhưng vừa thu hồi ánh mắt đã có thể cảm nhận được vô số ánh mắt âm u lạnh lẽo ẩm ướt, tràn ngập ác ý thăm dò, không có ý tốt nhìn chằm chằm bọn họ từ bất kỳ ngóc ngách nào trong bóng đêm.

Thiên Mệnh đăng yên tĩnh trôi nổi, soi sáng ra sa mạc hoang vu.

Hiển nhiên rắn rết nơi đây chưa từng thấy đèn đuốc sáng ngời chiếu sáng khắp nơi, sợ hãi hoảng hốt chạy trốn, mắt của bọn chúng đã sớm thoái hóa, vẻ ngoài vô cùng kỳ quặc, cực kỳ khiếp người.

Ngay cả cỏ lác bình thường đã nhìn thấy lúc đứng ở trên phi toa, nếu nhìn từ khoảng cách gần sẽ phát hiện, màu sắc những cỏ dại này có sự khác biệt rất lớn với cỏ lác bình thường, hơn nữa trong cành lá có đường vân mặt quỷ to bằng mũi kim, những mặt quỷ kia đều tràn ngập điên cuồng, sa đọa, cuồng bạo...

Vừa đi, Bùi Lăng vừa lấy [U Viêm Phá Vọng Giám], [Oán Yểm thần thông] âm thầm điều tra, nhưng không thể dò xét ra trong bóng tối đang ẩn giấu những cái gì.

Một đoàn người chỉ đi chốc lát, giọng Ngọc Tuyết Chiếu vang lên bên tai Bùi Lăng: "Cẩu chủ nhân, phía trước có thứ gì đó"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt không chút thay đổi truyền âm hỏi:

"Ngươi có thể cảm giác được thứ gì đó trong bóng tối?"

Khuôn mặt Ngọc Tuyết Chiếu khẽ nhúc nhích, có vẻ đắc ý truyền âm trả lời: "Ta là huyết mạch Thanh Yếu sơn, cả tộc Tuyết Hồ Yêu chúng ta...

Không cho nàng cơ hội tiếp tục khoác lác về bản thân, Bùi Lăng không hề chậm trễ truyền âm cắt ngang: "Phía trước có cái gì?"

Lần nào Cẩu chủ nhân này cũng không để ý đến trọng điểm!

Ngọc Tuyết Chiếu rất không vui nhìn hắn một cái, nhưng vẫn nhanh chóng truyền âm trả lời: "Mùi rất cổ quái, giống máu lại giống những vật khác... Không biết cụ thể là cái gì."

Mùi?

Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, hắn ôm Ngọc Tuyết Chiếu, chợt không chút thay đổi sắc mặt thả chậm bước chân, dần tụt lại phía sau.

Bóng tối như thủy triều.

Một đoàn ánh sáng hơi có vẻ mông lung trôi nổi trên không trung.

Dưới vầng sáng, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đi một trước một sau, từ đầu tới cuối vẫn đứng bên trong phạm vi chiếu sáng, chậm rãi tiến lên.

Đây là giao châu vạn năm, cả tộc Giao Nhân ở trong biển sâu nhiều năm, đó là đáy biển ngay cả ánh sáng trời trăng cũng khó chiếu tới, quanh năm đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn họ có thuật pháp độc môn, luyện chế hạt châu chiếu sáng, người đời gọi đó là giao châu, có thể chiếu sáng ở trong bất cứ bóng tối như thế nào.

Giao châu càng lâu năm thì càng quý giá, viên giao châu vạn năm trước mắt là trân bảo trong bí khố Lưu Lam hoàng triều.

Chương 1???: Bốn khu vực nguy hiểm

Nếu đặt ở ngoại giới, đủ để chiếu sáng vài tòa thành trì, trong ngoài sáng tỏ, có khả năng tranh nhau phát sáng với trăng sáng.

Nhưng ở nơi đây, lại chỉ có thể chiếu sáng mấy trượng xung quanh.

Lúc nó treo cao không ngừng tản ra hơi nước tươi mát như đến từ vùng biển sâu, ít ai lui tới, xua tan sự bực bội và sự tấn công do tiếng thì thầm Vĩnh Dạ mang tới.

Ánh sáng xanh nhạt của hạt châu chiếu sáng khắp nơi, khiến mặt đất trên sa mạc hoang vu hiện rõ không sót một thứ gì.

Sinh linh phát hiện được tiếng động, rất nhiều rắn chuột sâu kiến rối rít trốn đi nhưng cũng có rắn rết cực kỳ âm hiểm ẩn núp trong đất cát, sẽ tấn công bất cứ lúc nào.

Ninh Vô Dạ khẽ nhíu mày tiện tay đưa ra một ngón tay, một đạo kiếm khí theo ý muốn nhào lên cắt đứt ba con rắn giun màu mực.

Ở đây, ánh sáng của giao châu vạn năm cũng có hạn, hai người chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách hơn trượng quanh người, dù là thần niệm hay thủ đoạn gì khác đều không thể dò xét sự vật trong bóng tối.

Hiện tại, bọn họ dựa vào ấn ký bí mật để lại trên người ba tên dị tộc vào trước đó, mới có thể tiếp tục đuổi theo.

Tiếng thì thầm lại vang lên bên trai, từng tiếng kêu chói tai lại chỉ nghe được mơ hồ, khiến người ta bị mê hoặc như chỉ cần nín thở tập trung là có thể nghe rõ ràng, dường như có người thì thầm bên tai, khuyên bọn họ cẩn thận lắng nghe...

Vẻ mặt hai người nghiêm nghị, cho dù lấy tu vi thực lực của bọn họ, tiếng thì thầm trong Vĩnh Dạ hoang mạc vẫn cực kỳ đáng sợ.

Cũng may, con đường dị tộc này đúng là hiếm thấy trong hoang mạc, sinh linh có trí tuệ đều có thể đi theo con đường này.

Chỉ cần không đi chệch hướng, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận trình độ tiếng thì thầm hiện tại.

"Tính toán thời gian, chúng ta đã thành công tiến vào sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc" Lại ra tay chém mấy con Độc Hạt thành mấy khối, Ninh Vô Dạ truyền âm nói: "Nghĩ cách để lại ấn ký trên con đường này, sau này chính đạo muốn vào nơi đây, cũng có con đường khá an toàn."

Chung Quỳ Việt Cức khẽ gật đầu: "Ta đã tung một hạt giống đặc biệt trong "Tiểu Tự Tại Thiên' ở ven đường, hiện tại những hạt giống này sẽ không nảy mầm sinh trưởng, mà ngụy trang như đất cát, ẩn núp trong lòng đất."

"Ngày khác nếu chính đạo ta đến đây, lấy thuật pháp đặc biệt thôi động, sẽ có khí tức "Tiểu Tự Tại Thiên' chỉ dẫn"

Ninh Vô Dạ gật đầu: "Như thế rất tốt."

Lần này bọn họ có hai mục đích, thứ nhất là biết rõ ràng có phải những dị tộc khác trong Vĩnh Dạ hoang mạc cũng có linh trí hay không; thứ hai là biết rõ ràng nguyên nhân dị tộc trong Vĩnh Dạ lại sinh ra linh trí.

Hiện tại hai mục đích đều trong quá trình tìm kiếm, nhưng có thể vượt qua Ma môn, nắm giữ một con đường ra vào Vĩnh Dạ hoang mạc cho chính đạo, cũng được coi là thu hoạch sớm.

"Năm đó đại chiến bách tộc, sau khi dị tộc chiến bại, phần lớn bị tứ đại Ma môn nô dịch, còn một bộ phận người sống sót đã trốn vào trong bốn nơi nguy hiểm. Trong đó số lượng dị tộc tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc là nhiều nhất" Lại đi tiếp một đoạn đường, Chung Quỳ Việt Cức nghiêm nghị truyền âm: "Chỉ có điều, sau khi những dị tộc này tiến vào nơi đây, toàn bộ đều mất đi ý thức, sa đọa điên dại..."

"Bây giờ lại xuất hiện dị tộc có lý trí, chắc chắn tình huống không đơn giản."

"Chỉ là ba tên dị tộc này rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc bàn bạc với bọn ta, đã đi nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không thấy kẻ chủ mưu sau màn, xem ra kẻ chủ mưu này cực kỳ cẩn thận"

"Chúng ta cũng phải cẩn thận hơn nữa, tránh việc đi vào cạm bẫy của bọn họ mà không biết"

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu: "Ta nghi ngờ có lẽ có liên quan đến Ma môn."

"Mấy trăm năm trước, lúc Giáo Chủ Thiên Sinh giáo vẫn là Thiếu giáo chủ, từng liên hợp với Luân Hồi Tháp tiến vào sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Mặc dù bọn họ tuyên bố với bên ngoài lần hành động đó tổn binh hao tướng, thảm bại mà về."

"Nhưng Ma môn xảo quyệt, rất có thể bọn họ đã làm gì đó ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc..."

Nhắc đến Ma môn, vẻ mặt Chung Quỳ Việt Cức lạnh lùng, khẽ nói: "Ma đạo yêu nhân, chỉ sợ thiên hạ không loạn!"

"Trong bốn khu vực nguy hiểm, Thanh Yếu sơn do Yêu Đế trấn áp, mặc dù từ chối bất kỳ kẻ nào vào tộc, nhưng cũng chưa từng có ý mở rộng."

"Nhưng năm đó Trọng Minh tông liên tục nô dịch U Hồn tộc và ba tộc khác vẫn không vừa lòng, lại công khai cướp giật hậu tự huyết mạch Yêu Đế làm tài liệu đúc khí, sau khi chọc giận Yêu Đế, càng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tất cả hợp lực giết vào Thanh Yếu...

"Nếu không phải Yêu Đế không có ý tranh giành thiên hạ, nạn binh lửa lần đó chắc chắn sẽ thiêu đốt bốn phương"

"U Tố nộ là khu vực của người chết, ngọn nguồn của tất cả căm hận giữa thiên địa, ngoại trừ đại năng có tu vi đạt tới cảnh giới nào đó, bất kỳ sinh linh nào đi vào bên trong đều có thể chết."

"Nhiều năm qua nó quanh quẩn ở Vạn Hủy hải, hiếm khi xuất hiện trước sinh linh"

"Vô Thủy sơn trang chỉ vì tò mò đã trắng trợn tàn sát sinh linh, muốn dùng cái này để truy tìm vị trí của U Tố mộ... Sau khi hành động này lưu truyền ra ngoài, nghe nhầm đồn bậy, lại khiến một đám lê dân ngu ngốc cho rằng tế tự cốt nhục thân sinh có thể giúp trong nhà không ngừng phú quý, không biết đã hại chết bao nhiêu hài tử vô tội..."

Chương 1223: Dị tộc điên dại (1)

"Về phần Phù Sinh cảnh, là nơi mất trật tự, quy tắc hỗn loạn, thời không vỡ nát, nghe nói chỉ cần cố gắng trả giá đủ nhiều, Phù Sinh cảnh có thể thỏa mãn nguyện vọng của bất kỳ người nào."

"Ma môn vì thăm dò Phù Sinh cảnh để được thỏa mãn nguyện vọng, đã tuyên truyền khắp chốn, cổ vũ tán tu thậm chí cả phàm nhân đến đó cầu nguyện, những sinh linh kia bị lừa gạt, hoàn toàn không biết gì. Muốn đi vào Phù Sinh cảnh, nhất định phải mang theo chấp niệm dù chết cũng không hối hận, cho dù như thế, cuối cùng người có thể sống sót đi ra từ đó, cũng lác đác không có mấy."

"Ngược lại trong thế gian lại có thêm 'quỷ dị:..

"So sánh ra, điều kiện tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc thấp hơn ba khu vực nguy hiểm khác rất nhiều"

"Nhưng trình độ nguy hiểm của nơi đây lại không thua kém ba cái trước một chút nào..."

"Thiên Sinh giáo và Luân Hồi Tháp đã thăm dò bí mật ở chỗ sâu trong hoang mạc rất nhiều năm, hy vọng bọn họ đừng làm ra hậu quả không thể thu thập..."

Nói đến chỗ này, vẻ mặt Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ càng nghiêm nghị hơn.

Đám cao tầng chín môn phái lớn đều biết, chỗ sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc chôn giấu một bí mật cực lớn.

Bí mật này... Dù là chín môn phái lớn cũng không dám khinh thường, càng không dám tùy tiện chạm vào!

Chỉ là, người trong Ma môn làm việc không kiêng nể gì cả, không quan tâm hậu quả, thật sự khiến bọn họ không thể yên tâm...

Vào lúc này, hai người đột nhiên đồng thời dừng bước, sau đó nghi ngờ nhìn nhau: Ba tên dị tộc kia đột nhiên dừng lại?

Ninh Vô Dạ hơi nhếch mày, truyền âm nói: "Bị phát hiện rồi?"

"Với chút linh trí này của bọn họ?" Chung Quỳ Việt Cức khẽ lắc đầu: "Không thể nào!"

Ninh Vô Dạ nói: "Đầu tiên chờ chút đã, nếu thật sự phát hiện chúng ta, chắc sẽ quay đầu tìm tới."

Chung Quỳ Việt Cức nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu"

Nói xong, hai người đứng nguyên tại chỗ đề phòng, vô cùng cảnh giác.

Nhưng đợi đã lâu vẫn không phát hiện ba tên dị tộc kia di chuyển.

Sau tròn hai canh giờ, hai người rõ ràng cảm thấy tình huống không thích hợp.

Chung Quy Việt Cức cau mày nhìn Ninh Vô Dạ: "Đi qua nhìn một chút."

Ninh Vô Dạ gật đầu: "Tốt!"

Hai người tiếp tục đi tới.

Trong cảm giác của bọn họ, ký hiệu để lại trên người ba tên dị tộc càng ngày càng gần, nhưng ký hiệu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có chút hành động nào.

Cùng lúc đó, dù có giao châu vạn năm trấn áp, tiếng thì thầm bên tai càng ngày càng mạnh.

Một lát sau, cuối cùng hai người đi tới vị trí của ký hiệu, theo sự chiếu sáng của giao châu vạn năm, bọn họ lập tức thấy ba tên dị tộc đứng thẳng bất động ở tại chỗ, đang dùng móng tay sắc bén xé rách huyết nhục trên người nhau, há to miệng cắn nuốt.

Phát hiện sinh linh tới gần, ba tên dị tộc chậm chậm quay đầu lại, thần thái trong đôi mắt đã biến mất, vô số rắn rết nhỏ bé bò ra khỏi con ngươi, bò đầy cả khuôn mặt.

"Rống! !!"

Sau khi phát ra một tiếng gào thét như dã thú, ba tên dị tộc ném huyết nhục đẫm máu trong tay, tứ chi chạm đất, nhào về phía Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ.

Sắc mặt hai người thay đổi, ba tên dị tộc từng bàn bạc muốn liên thủ chính đạo với bọn họ vào trước đó, đã sa đọa điên dại toàn bộ!

Trong bóng tối dày đặc, vang lên từng tiếng bước chân "cộp cộp cộp'.

Tiếng sột soạt sột soạt vang lên từ bốn phương tám hướng, dường như có vô số rắn rết hốt hoảng rút lui, lại không biết là tiếng thì thầm của chuột hay kiến kỳ quái nào bao quanh vây khốn.

Kê Trường Phù áo bào trắng phần phật đi đầu.

Sắc mặt Sở Ma và Quy Hoành Thu âm trầm, không nói tiếng nào đi theo ở phía sau.

Trong lúc vô thức Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đã tụt lại cuối cùng.

Trong đội ngũ im lặng.

Đột nhiên, Kê Trường Phù dừng chân.

Ánh sáng Thiên Mệnh đăng âm u lạnh lẽo soi sáng ra bóng tối phía trước, có một bóng người mơ hồ.

Vật hình người kia đã rất mơ hồ, càng giống với loại thú đứng thẳng chân trước, tóc xõa chân trần, móng tay nhiều đến mười cái, sắc bén như lưỡi dao. Quanh người hắn ta quanh quẩn khí tức cuồng bạo, tròng mắt màu đỏ thắm lấp lóe sự giận dữ trong bóng tối khiếp người ta hoảng sợ. Rắn rết nhỏ bé bò đầy cả hai gò má, nhìn vô cùng khiếp người.

Hắn ta, không nên nói tu vi của nó rõ ràng là Nguyên Anh đỉnh phong!

Đã gần đến Hóa Thần!

Trong chớp mắt thấy bóng người này, vốn Thiên Mệnh đăng đã ngăn cách một phần tiếng thì thầm Vĩnh Dạ ở bên tai, trong nháy mắt lại bắt đầu bùng lên.

Đủ loại sát ý, phẫn nộ, cừu hận, điên cuồng xông lên đầu!

Kê Trường Phù nghĩ đến việc mình bất ngờ mất đi tu vi và nội tình đều do Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y, còn có luyện đan sư Vương Cao không biết điều kia! Sở Ma nghĩ đến sư đệ Khang Thiếu Dận chỉ vì một lô đỉnh Yêu tộc lại làm hắn ta mất mặt, trong mắt lóe lên vẻ hung ác nham hiểm; Quy Hoành Thu nghĩ đến Kê Trường Phù ép buộc, lấy Kết Đan đi vào Vĩnh Dạ hoang mạc đây nguy hiểm, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Tinh thần Bùi Lăng hơi hỗn loạn, lập tức cảnh giác, lặng yên vận chuyển [Oán Yểm thần thông], trong khoảnh khắc kiềm chế sự mê hoặc đột nhiên tăng cường.

Chương 1224: Dị tộc điên dại (2)

Lại nhìn sang Ngọc Tuyết Chiếu, thấy tinh thần nàng hoảng hốt, ánh mắt hung ác, lại vội vàng thi triển [Oán Yểm thần thông], hấp thu sạch sẽ ác niệm dâng lên trong lòng nàng.

Vào lúc này, bóng người kia cũng thấy bọn họ, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm thấp nham hiểm.

Tiếng gào thét như sấm rền, cuồn cuộn mà tới, trong đó ẩn chứa một luồng ma tính kỳ lạ, bao gồm Bùi Lăng và Kê Trường Phù, cả đội ngũ lập tức rơi vào sự phân tâm ngắn ngủi.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức thấy bóng người kia đã nhào về phía Kê Trường Phù cách gần nhất.

Kengl Ngay sau đó, một bức tượng thần toàn thân xanh thắm, sinh ra sáu tay lập tức hiện ra, hắn ta có bốn khuôn mặt, mỗi mặt một phương, mi tâm cũng có một đạo hoa điền màu đen, tản ra khí tức quỷ dị tối nghĩa.

Khuôn mặt tượng thần ở tứ phía không khác gì nhau, vẻ mặt thì chia ra sướng vui giận buồn. Trong sáu cánh tay cuồn cuộn bắp thịt đều cầm một món binh khí, đầu đội chuỗi ngọc bảo quan, rủ xuống châu ngọc, trang trí xinh đẹp.

Thân thể cao lớn, nguy nga hùng tráng như núi cao biển rộng, thân trên đỏ hồng lộ ra sự căm phẫn rõ ràng, lồng ngực khỏe mạnh rắn chắc, cả người quanh quẩn khí tức dã man thời viễn cổ, linh trí mông muội. Bên hông quấn quanh gấm lụa dệt kim khảm bảo bối, xuống dưới là một đoàn sương mù màu lam nhạt.

Ma Thần tướng sáu tay!

Pháp Tướng lập tức xuất hiện, một cánh tay trong đó nắm lấy một thanh trường kích, đưa về phía trước một cái, trong nháy mắt ngăn lại bóng người, sau đó mấy cánh tay khác tự vung búa rìu và đủ loại vũ khí trong tay mình, hung hăng nện xuống.

Oanh! !

Bóng người kia bị đánh bay ra ngoài, trong khoảnh khắc bị bóng tối thôn phệ, hoàn toàn không thấy tăm hơi.

Kê Trường Phù cau chặt hàng lông mày, đột nhiên gặp địch lại vội vàng ra tay, hắn ta không nắm bắt được chừng mực, hiện tại đã đánh đầu dị tộc kia vào trong hắc ám, ngược lại cho đối phương cơ hội bình tĩnh.

Tâm niệm vừa động, khí thế quanh người Kê Trường Phù nhanh chóng tăng lên, một Pháp Tướng trong đó đột nhiên giơ cánh tay lên hư không, chậm rãi nắm thành quyền.

Theo động tác của cánh tay này, thiên địa linh khí xung quanh lập tức hóa thành một thanh cung lớn đen xanh giao thoa.

Cả dây cung thuần một màu xanh, lấp lóe u quang như thật như ảo.

Ngay sau đó, hai tay Pháp Tướng giương cung, trong khoảnh khắc dây cung như trăng tròn, ám ảnh đen kịt một màu lặng yên sinh ra.

Vèo vèo vèo vèo vèo...

Ngay sau đó, ám ảnh hóa thành vạn tên cùng bắn, bắn về phía bóng người vừa bay ngược đi.

Rống...

Trong bóng tối, tiếng rống giận dữ lại vang lên.

Một bóng đen lóe lên trước mắt tất cả mọi người, đã thấy bóng người kia lại xông về!

Quanh người nó đâm đầy mấy trăm mũi tên, gần như thành một lớp gai nhưng lại hung hãn không sợ chết, điên cuồng nhào về phía Pháp Tướng của Kê Trường Phù.

Kê Trưởng Phù hừ lạnh một tiếng, lúc này lại ra tay...

rầm rầm rầm...

Rõ ràng bóng người này không phải đối thủ của Kê Trường Phù, sau mấy hiệp đã bị Pháp Tướng của Kê Trường Phù đóng đinh trên mặt đất, sinh cơ tiêu tán, chết đến không thể chết lại nữa.

Sau khi giải quyết chuyện ngoài ý muốn này, Kê Trường Phù chậm rãi thu hồi Pháp Tướng.

Đại chiến kết thúc, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhìn Kê Trường Phù một chút, hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước Pháp Tướng của Kê Trường Phù là một tôn Ma Thần tướng tám tay.

Nhưng bây giờ lại thiếu hai cánh tay...

Thực lực của Kê Trường Phù đã yếu hơn trước kia rất nhiều!

Cọc "quỷ dị" trong trường tư kia đã khiến Kê Trường Phù phải trả giá đắt...

Hiện tại đối phương vội vàng đi vào Vĩnh Dạ hoang mạc tìm kiếm cơ duyên như vậy, rất có thể lần trước đã tổn thương nghiêm trọng đến căn cơ!

Lúc này, thấy Thiếu giáo chủ thành công chém giết bóng người, ánh mắt Sở Ma và Quy Hoành Thu cũng hơi nghi ngờ, hình như khí tức của Thiếu giáo chủ không được như xưa, hơn nữa Pháp Tướng của Thiếu giáo chủ...

Đang nghĩ ngợi, Kê Trường Phù quay đầu nhìn về phía ba người.

Ánh mắt Sở Ma và Quy Hoành Thu lập tức từ nghi ngờ biến thành sợ hãi, lúc này cúi đầu xuống, nhìn về phía thi thể cách đó không xa.

"Xử lý tên điên này một chút." Kê Trường Phù từ tốn nói: "Có thể mang đi đều mang đi."

Hai tên chân truyền vội vàng đồng ý, đi qua xử lý thi thể.

Bùi Lăng cũng vội vàng đi theo, sau khi tới gần chỉ thấy mặc dù mặt mũi bộ thi thể bò đầy rắn rết, toàn thân lông tóc um tùm nhưng lờ mờ nhận ra dù nó giống người, lại không phải Nhân tộc thuần túy.

Ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt đối phương một lát, lập tức từ trong truyền thừa huyết tọa Thánh Tử, nghĩ đến tổ tiên Thánh tông từng chinh phạt một loại dị tộc.

Số lượng dị tộc kia không nhiều, quy mô quá nhỏ, thậm chí Thánh tông lười đặt tên cho nó, cũng khinh thường dùng xưng hô bọn họ, chỉ theo thứ tự chủng tộc mà Thánh tông từng tru diệt, gọi là Nhâm Thập Bát tộc.

Hình dáng tướng mạo của nó có nhiều chỗ tương tự với bộ thi thể trước mắt...

Còn chưa suy nghĩ xong, Bùi Lăng cúi đầu thấy trong vết thương giữa lân phiến tổn hại của đối phương vẫn có máu tươi chảy xuôi, dù tốc độ đã cực kỳ chậm chạp, lại chưa hoàn toàn ngưng kết, tản ra mùi hương ngai ngái, trong đó như ẩn chứa một luồng lực lượng bạo ngược, nhưng lại đang nhanh chóng tiêu tán.

Chương 1225: Dị huyết (1)

Theo thi thể dần lạnh đi, lân phiến quanh người dị tộc sa đọa thành cuồng ma này dần cứng ngắc, từ vẻ mềm dẻo ban đầu chuyển biến thành cứng giòn như lưu ly. Xương cốt lộ ra lại từ vẻ tuyết trắng, nhanh chóng biến thành đen như mực.

Lúc này, Quy Hoành Thu lấy ra một đống bình ngọc từ trong túi trữ vật, trong tay kết động pháp quyết, bắt đầu rút ra huyết dịch của dị tộc cuồng ma này.

Sở Ma thì rút ra một thanh đoản đao, cẩn thận lột bỏ cả khối lân phiến.

Thấy thế, Bùi Lăng cũng lấy ra một chút công cụ nửa quỳ xuống, bắt đầu chia tách xương cốt cuồng ma.

Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, cảm xúc của Ngọc Tuyết Chiếu bên cạnh đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng loạn, nôn nóng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đôi mắt tiểu hồ yêu đỏ hồng nhìn qua dòng máu tươi do dị tộc cuồng ma chảy ra, trong ánh mắt đầy khát vọng cực hạn!

Ngọc Tuyết Chiếu rất kiềm chế, hai tay xếp chồng ở bụng dưới, mu bàn tay đều bị siết đến trắng bệch, nhưng máu tươi kia như thứ gì đó không thể kháng cự, sự xúc động muốn đánh cược tất cả, không tiếc tính mệnh cũng muốn cướp tới, không ngừng đánh thẳng vào lý trí của nàng. Lúc này, đầu ngón tay của nàng run lên nhè nhẹ, đã hơi khó mà tự điều khiển, muốn lao ra bất cứ lúc nào!

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức đứng dậy, kéo Ngọc Tuyết Chiếu cách xa thi thể dị tộc cuồng ma.

Đi thẳng đến gần ánh sáng của Thiên Mệnh đăng, về đỏ hồng trong hai con ngươi Ngọc Tuyết Chiếu mới dần biến mất, lập tức dời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thi thể dị tộc cuồng ma kia nữa.

Bùi Lăng truyền âm hỏi: "xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Ngọc Tuyết Chiếu trắng bệch, đè tay trên tim thở hổn hển, dường như còn chưa tỉnh táo lại.

Vào lúc này, Kê Trường Phù lạnh lùng nói: "Động tác nhanh lên, đừng ở lại đây quá lâu."

Bùi Lăng híp mắt lại, sau đó gật đầu nói: "Được."

Chợt truyền âm phân phó Ngọc Tuyết Chiếu: "Ngươi đứng ở chỗ này đừng động đậy."

Ngay sau đó, hắn một mình đi đến bên cạnh thi thể.

Lúc này Quy Hoành Thu và Sở Ma đều đã thu thập xong máu tươi và lân phiến, đang phá hủy xương cốt.

Bùi Lăng chọn trúng một đoạn xương sống lưng, khối xương cốt này không lớn cũng không hề thu hút, nhưng trên đó có một loại đường vân rất mơ hồ nào đó, dường như tự nhiên hình thành, lại như xen lẫn thủ đoạn ngày trước... Hắn âm thầm thi triển [U Viêm Phá Vọng Giám] dò xét, lập tức cảm nhận một ý niệm cuồng bạo, tàn nhẫn, ngang ngược tràn vào đầu óc hắn.

Thấy thế, hắn vội vàng dừng [U Viêm Phá Vọng Giám], sự tấn công tinh thần như thủy triều lập tức dừng lại.

Lần này chậm lại, Quy Hoành Thu và Sở Ma đã thu thập thi thể dị tộc cuồng ma được bảy tám phần.

Thấy đã không có vật gì có giá trị, Sở Ma tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh hỏa xanh lét hiện ra đốt cháy thi thể đã bắt đầu hư thối gần như không còn.

Kê Trường Phù bình tĩnh nói: "Tiếp tục."

Lập tức sải bước đi về phía trước.

Quy Hoành Thu và Sở Ma không nói tiếng nào đuổi theo.

Bùi Lăng cũng dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu theo sát phía sau.

Thiên Mệnh đăng chậm rãi lướt về phía trước, soi sáng ra một góc nhỏ, cộp, cộp, cộp... Trong tiếng bước chân, tiếng sột soạt dày đặc như thủy triều chập trùng như xuân tằm từng bước xâm chiếm miếng lá vang lên xung quanh.

Bùi Lăng nhìn Quy Hoành Thu, đột nhiên truyền âm nói: "Quy sư tỷ, ta muốn một phần huyết dịch dị tộc vừa rồi."

Quy Hoành Thu truyền âm trả lời: "Khang sư đệ, mặc dù tên cuồng ma này là Thiếu giáo chủ giết chết, nhưng huyết dịch của nó là ta vất vả thu thập, ngươi định dùng cái gì trao đổi?"

"Một phần vật liệu Ngưng Anh thì như thế nào?" Bùi Lăng hỏi.

Bây giờ hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ, vật liệu Ngưng Anh đã không có tác dụng với mình, về phần Ngọc Tuyết Chiếu, nó chỉ là yêu thú, đồ cần dùng để Ngưng Anh khác với Nhân tộc.

Vì vậy, trong tay dư thừa vật liệu Ngưng Anh, vốn chỉ có thể dùng để trao đổi tài nguyên khác.

Ngược lại Quy Hoành Thu là Kết Đan kỳ, vật liệu Ngưng Anh là thứ mà nàng đang cần, nghe vậy không chậm trễ chút nào đồng ý: "Được."

Thế là Bùi Lăng lấy ra một phần thiên tài địa bảo dáng vẻ trái cây, Quy Hoành Thu cũng lập tức lấy một bình ngọc huyết dịch vừa thu thập đưa qua.

Hai người giao dịch ngay tại chỗ, sau khi hơi kiểm tra một chút, nhanh chóng xác nhận đối phương không động tay động chân, liền hài lòng thành giao.

Sau khi lấy được huyết dịch dị tộc cuồng ma, Bùi Lăng tiếp tục đi ở cuối cùng đội ngũ, hắn mở phong cấm của bình ngọc ra, trước tiên lấy [U Viêm Phá Vọng Giám] và [Oán Yểm thần thông] kiểm tra huyết dịch, không phát hiện vấn đề gì, sau đó đưa cho Ngọc Tuyết Chiếu, truyền âm nói: "Ngươi nhìn mau trong này một chút."

Nói xong, Bùi Lăng nghiêm túc quan sát phản ứng của tiểu hồ yêu.

Chỉ thấy Ngọc Tuyết Chiếu rất cảnh giác nhìn huyết dịch trong bình ngọc, lại không có dụ hoặc mạnh mẽ như vừa rồi.

Nàng ngẩn ngơ, sau khi lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, thậm chí giơ nó lên chóp mũi cẩn thận ngửi, dần lộ ra vẻ nghi ngờ. Một lát sau, mới truyền âm nói: "Hình như thiếu chút gì đó..."

Thiếu cái gì?

Bùi Lăng nhướn mày, chợt truyền âm cho Quy Hoành Thu: "Quy sư tỷ, ta muốn lấy hết số huyết dịch mà ngươi vừa thu thập"

Chương 1226: Dị huyết (2)

Trong bóng tối, giao châu vạn năm treo cao, chiếu xuống tia sáng lạnh như ánh trăng.

Khí tức tươi mát như đến từ biển sâu chầm chậm gieo rắc, thấm vào nội tạng người ta, khiến tinh thần người ta thanh thản.

Kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, liệt hỏa gào thét bốc lên.

Trong giây lát, kiếm quang trắng như tuyết thu vào vỏ kiếm sau lưng Ninh Vô Dạ, Chung Quỳ Việt Cức cũng vung tay tản đi pháp quyết, ba bộ thi thể dị tộc yên tĩnh nằm trên mặt đất cách đó không xa.

Lúc này sắc mặt hai người rất khó coi, manh mối bị cắt đứt, đường đi cũng bị cắt đứt!

Trong trận đại chiến vừa rồi, bọn họ thử đủ loại thủ đoạn, muốn gọi về lý trí của ba tên dị tộc này, nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Dường như ba tên dị tộc vẫn luôn điên dại, cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ linh trí gì.

Vào lúc này, tiếng động ào ạt chợt vang lên, hai người nhìn theo tiếng kêu, ánh mắt lập tức ngưng tụ: Chỉ thấy máu tươi tự tuôn ra từ trong vết thương của ba bộ thi thể dị tộc, hội tụ đến một chỗ, bên trong tỏa ra khí tức cực kỳ cường đại, bạo ngược.

Nhưng loại lực lượng này như phù dung sớm nở tối tàn, chợt nhanh chóng tiêu tán.

Thấy thế, vẻ mặt Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ thay đổi, lập tức đi qua kiểm tra huyết dịch dị tộc.

Đã thấy vừa nãy huyết dịch kia vẫn là màu đỏ tươi, hiện tại theo luồng lực lượng cường đại bên trong tiêu tán, đang nhanh chóng chuyển thành màu đen như mực, cùng lúc đó cũng phát ra mùi hôi mùi xông vào trong mũi.

Sắc mặt hai người lập tức trở nên rất nghiêm nghị.

"Loại khí tức vừa rồi... Chung Quỳ Việt Cức nói được một nửa chút dừng lại, Ninh Vô Dạ đã hiểu rõ, tiếp lời: "Có lẽ ba tên dị tộc này có liên quan đến bí mật trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Việc này lớn rồi, rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc trước." Chung Quỳ Việt Cức khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Trở về bẩm báo cho chư vị trưởng bối, lại bàn bạc tiếp"

Ninh Vô Dạ gật đầu: "Đi trở về, con đường này chỉ có thể đi đến đây.

Sau khi bàn bạc ngắn gọn, hai người bấm niệm pháp quyết thiêu huỷ ba bộ thi thể dị tộc, sau đó quay đầu nhanh chóng đi về theo con đường tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc.

Nhưng chưa đi được mấy bước, hai người lập tức cảm thấy tiếng thì thầm bên tai càng ngày càng nghiêm trọng.

Dù cho có giao châu vạn năm giúp đỡ, lấy tu vi và tâm tính của bọn họ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng.

Ý niệm của bọn họ không chịu khống chế bắt đầu hoảng hốt, thậm chí trước mắt xuất hiện đủ loại huyễn tượng kỳ quái... Phi kiếm trong vỏ của Ninh Vô Dạ phát ra một tiếng trong trẻo, để ý chí của bọn họ tỉnh táo trong khoảng thời gian ngắn.

Hai người đều giật mình, đây rốt cuộc là chỗ nào có vấn để? Bọn họ đã đánh dấu ven đường, không thể lệch phương hướng!

"Tình huống không đúng, con đường này đang biến mất!" Suy nghĩ của Chung Quỳ Việt Cức thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nhận ra vấn đề: "Vừa rồi con đường còn an toàn, hiện tại đã không tồn tại."

Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Nơi đây cách cửa vào quá xa, dù chúng ta dùng tốc độ cao nhất phi độn, cũng không kịp thoát khỏi phạm vi Vĩnh Dạ."

"Sử dụng át chủ bài có thể chống đỡ một đoạn thời gian." Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng truyền âm: "Chỉ sợ sau khi con đường này biến mất, ngay cả lối vào lúc trước cũng biến mất!"

Nói đến chỗ này, hai người cảm thấy trong đầu càng ngày càng hỗn loạn, bình thường rất dễ dàng nghĩ rõ ràng vấn đề, lúc này chợt trở nên vô cùng tối nghĩa thâm ảo.

Mỗi một suy nghĩ chuyển động trong đầu đều đầy nặng nề, vụng về, mỏi mệt... Dường như có một giọng nói với bọn họ từ nơi sâu xa, đừng giãy dụa nữa, đừng chống cự nữa, cứ thế hòa vào Vĩnh Dạ, nghe theo chỉ dẫn của Vĩnh Dạ, trong nháy mắt thoát khỏi trách nhiệm và áp lực nặng nề tàn khốc, hoàn toàn đạt được sự giải thoát và thả lỏng...

Trong lòng biết tình huống không đúng, hai người không chút do dự lập tức tăng thêm tốc độ, phi độn về phía cửa ra.

Độn quang như điện, trong khoảnh khắc đã xông ra một khoảng lớn.

Nhưng bóng tối xung quanh càng ngày càng dày đặc như thực chất, nặng nề dinh dính quấn quanh, dần nhuộm lấy hai người, tiếng thì thầm bên tai cũng càng ngày càng mãnh liệt, gần như thành cuồng loạn hò hét.

Trong hình bóng lay động, dường như có vô số con mắt đầy ác ý dòm ngó, chờ mong, kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình...

Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm thấp vang lên!

Sắc mặt hai người đau khổ nhưng nhanh chóng khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một dị tộc sa đọa thành cuồng ma chặn ở trước mặt bọn họ.

Dị tộc điên dại này chỉ có một cánh tay, cả người mọc ra lông tóc dài hơn tấc, tóc dài rối bời che hơn phân nửa gương mặt, một mắt đỏ hồng như máu, trong mắt tràn ngập bạo ngược, khí tức của hắn ta cường đại, đã đi vào Hóa Thần!

Phát hiện hai người, dị tộc điên dại không do dự chút nào, một cánh tay vung vẩy, trực tiếp giết tới đây!

Thiên Mệnh đăng treo cao, trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt dữ dội như nước thủy triều.

Bùi Lăng đổi lấy tất cả dị huyết từ chỗ Quy Hoành Thu, giao một đống bình ngọc cho Ngọc Tuyết Chiếu, nhưng dù Ngọc Tuyết Chiếu thấy thế nào, ngửi làm sao, kiểm tra bao nhiêu, đều không còn phản ứng vừa rồi.

Chương 1227: Liên thủ? (1)

Trên con đường này, Bùi Lăng lại đưa xương sống lưng dị tộc mà mình vừa phá giải cho Ngọc Tuyết Chiếu, phát hiện Ngọc Tuyết Chiếu cũng không có bất kỳ điều khác thường gì.

Sau khi thử mấy lần, hắn nhanh chóng xác định, máu tươi chảy ra lúc dị tộc điên dại mới chết có vấn đề.

Ngoài ra, từ đầu đến cuối Kê Trường Phù đều rất bình tĩnh, cho dù vừa rồi thấy phản ứng của Ngọc Tuyết Chiếu cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên gì, không ngoài dự đoán vị Thiếu giáo chủ này nhất định biết điều gì đó!

Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên truyền âm của Quy Hoành Thu: "Khang sư đệ, Thiếu giáo chủ lừa gạt chúng ta tới đây, nhất định có dụng ý khó dò."

"Lấy tu vi của hắn, tiếp theo ba người chúng ta phải liên thủ cùng tiến lùi, mới có chút hy vọng sống."

Còn chưa nói hết câu, Sở Ma cũng truyền âm cho Bùi Lăng:

"Khang sư đệ, mặc dù trước đó ngươi và ta có chút hiểu lầm, nhưng chỉ là việc nhỏ."

"Hiện tại ba người chúng ta ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đối đầu với mưu đồ của Thiếu giáo chủ."

"Nếu không, lần này chỉ có một mình Thiếu giáo chủ có thể sống sót đi ra ngoài."

Liên thủ?

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, tu vi của Quy Hoành Thu và Sở Ma đều chỉ có Kết Đan đỉnh phong, nếu hắn là Khang Thiếu Dận thật sự. Cho dù ba người liên thủ, nếu đối mặt với Kê Trưởng Phù, cũng không có chút sức phản kháng nào.

Thế nhưng, điều này không ảnh hưởng đến việc hắn nhân cơ hội tìm hiểu chút tình huống.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh truyền âm hỏi: "Không biết Quy sư tỷ biết những điều gì về Vĩnh Dạ hoang mạc này?"

"Sở sư huynh nói năng chắc chắn như thế, chẳng lẽ biết mưu đồ của Thiếu giáo chủ?"

Sở Ma nhanh chóng truyền âm trả lời: "Vĩnh Dạ hoang mạc là một trong bốn khu vực nguy hiểm, căn bản không phải địa vực mà Kết Đan chúng ta có thể bước vào. Ngày xưa, ta cũng không đặc biệt để ý đến, vì vậy biết không nhiều"

"Chỉ biết nơi đây cất giấu rất nhiều dị tộc."

"Nhưng những dị tộc này bị Vĩnh Dạ hoang mạc ảnh hưởng, đều sa đọa thành điên dại, không có bất kỳ linh trí gì có thể nói."

"Vốn những dị tộc này có thực lực cao thấp không đều, nhưng tổng thể mà nói cũng không quá mạnh"

"Bởi vì dị tộc cường đại thật sự đều đã bị tiền bối Thánh đạo ta chém giết gần như không còn, chỉ có những người yếu như sâu kiến kia, không được coi trọng mới có cơ hội chạy trốn khắp nơi."

"Căn cứ vào một vài ghi chép của Thánh giáo, sau khi dị tộc trốn vào Vĩnh Dạ hoang mạc nghe tiếng thì thầm Vĩnh Dạ đều sa đọa, biến thành điên dại lại khiến thực lực tăng trưởng vô cùng kinh khủng"

"Ít nhất cũng là Nguyên Anh"

"Bị điên càng lợi hại, thần trí càng thất thường, thực lực càng mạnh"

Cùng lúc đó, Quy Hoành Thu truyền âm cũng đại khái giới thiệu tình huống của Vĩnh Dạ hoang mạc, trên cơ bản giống hệt với lời nói của Sở Ma nhưng còn bổ sung thêm một điều: "Tổng cộng số con đường tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, sẽ không vượt qua ba đường."

"Trong đó có hai đường nằm trong tay Luân Hồi tháp, không có người dẫn đường của bọn họ thì không thể tiến vào."

"Con đường hiện tại là Thánh giáo ta và Luân Hồi tháp cùng quản lý."

"Ngoại trừ cái đó ra, nghe nói trong Vĩnh Dạ hoang mạc cất giấu một bí mật to lớn."

"Nhưng tình hình cụ thể của bí mật, chỉ có Thiếu giáo chủ, còn có những trưởng bối như Giáo Chủ, Thái Thượng hộ pháp kia mới biết được."

"Đương nhiên, mục đích hiện tại của chúng ta là còn sống rời khỏi nơi đây, biết bí mật này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với tình cảnh hiện tại."

"Bây giờ chúng ta còn ở bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, tạm thời chưa gặp phải nguy hiểm gì"

"Nhưng tiếp theo càng đi vào trong, càng nguy hiểm"

"Chúng ta căn bản không thể đối phó với sự nguy hiểm ở nơi này."

"Thiếu giáo chủ đưa chúng ta tới đây, căn bản không nghĩ để chúng ta còn sống trở về!"

Nghe vậy, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, hiện tại Kê Trường Phù đã trở nên yếu đi, chỉ cần đối phương có cách còn sống ra ngoài, hắn cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ đến đây, hắn lại truyền âm hỏi: "Không biết sư tỷ dự định sẽ làm như thế nào?"

"Sư huynh có tính toán gì?"

"Đương nhiên là có!" Quy Hoành Thu truyền âm trả lời: "Dọc theo con đường này, ta đã rải một loại thuốc bột trên đường, cho nên đường trở về đã không có vấn đề gì."

"Hiện tại thiếu là một thủ đoạn ngăn cản tiếng thì thầm Vĩnh Dạ giống Thiên Mệnh đăng"

"Nhưng vừa bàn bạc với Sở sư đệ một lượt, đã có cách giải quyết."

Sở Ma cũng truyền âm nói: "Hiện tại Quy sư tỷ đã sắp xếp trên đường trở về. Vấn đề duy nhất là tiếng thì thầm Vĩnh Dạ, cũng may đã có cách giải quyết việc này."

Bùi Lăng hơi híp mắt, thời gian hắn đứng hàng chân truyền, đăng lâm vị trí Thánh Tử thật sự quá ngắn, phần lớn thời gian cũng không ở trong Trọng Minh tông, mặc dù truyền thừa huyết tọa Thánh Tử đã bổ sung một phần nhược điểm cho hắn, nhưng từ trước đến nay bốn khu vực nguy hiểm thần bí khó lường.

Lúc đầu trọng điểm của Trọng Minh tông đặt ở Thanh Yếu sơn, những năm gần đây đặt ở Phù Sinh cảnh, lại không đọc nhiều về Vĩnh Dạ hoang mạc.

Vì vậy, những điều liên quan tới bí mật nơi đây, hắn lại biết không nhiều bằng chân truyền Thiên Sinh giáo.

Chương 1228: Liên thủ? (2)

Hiện tại hai người này đã chịu nói, tất nhiên hắn vui mừng tiếp tục nghe.

Thế là, Bùi Lăng tiếp tục truyền âm hỏi: "Cách giải quyết gì?"

Quy Hoành Thu truyền âm: "Dẫn kiếp!"

Dẫn kiếp?

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, ban đầu ở Thiên Ngoại đảo, Kiều Từ Quang không địch lại "Tang"

cũng cưỡng ép Ngưng Anh, dẫn hạ lôi kiếp, từ đó phá vỡ quy tắc trên Thiên Ngoại đảo... Tuy cuối cùng đối phương vẫn bị ép bái đường với hắn, nhưng bởi vậy cũng có thể nhận ra, Thiên kiếp là một thủ đoạn cực kỳ hữu hiệu ở nơi tuyệt địa như bốn khu vực nguy hiểm.

Lúc này, Quy Hoành Thu tiếp tục truyền âm nói: "Khang sư đệ, tu vi của ngươi chỉ có Kết Đan trung kỳ, trong thời gian ngắn không thể Ngưng Anh, không thể dẫn hạ kiếp lôi. Cho nên chỉ có thể giao chuyện này cho ta và Sở sư đệ làm."

"Thế nhưng, mặc dù tu vi của chúng ta đã là Kết Đan đỉnh phong, nhưng muốn cô đọng Tiên Anh, vẫn còn thiếu chút trình độ"

"Vì vậy cần Khang sư đệ giúp đỡ."

Nói xong, không chờ Bùi Lăng trả lời, Sở Ma đã tiếp tục truyền âm nói: "Khang sư đệ, lô đỉnh Yêu hồ kia của ngươi có huyết mạch cực tốt, lại là tấm thân xử nữ, giao nó cho ta thải bổ một lần, có thể đền bù nội tình không đủ của ta, như thế mới có hy vọng Tiên Anh, dẫn hạ lôi kiếp"

Quy Hoành Thu cũng truyền âm nói: "Ta nguyện kết làm đạo lữ với Khang sư đệ, chỉ cần bây giờ sư đệ để cho ta thải bổ một lần, vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại. Về sau ngươi và ta bỉ dực song phi, vĩnh kết đồng tâm, sông cạn đá mòn cũng không sửa đổi..."

Nghe đến đây, sắc mặt Bùi Lăng lập tức lạnh xuống, đang muốn đáp lời nhưng ngay lúc này một vòng tia sáng rực rỡ đến chói mắt đột nhiên xẹt qua từ trong bóng tối, theo đó là thiên uy mênh mông cuồn cuộn!

Trong nháy mắt, toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc như thức tỉnh từ trong cơn ngủ say, trong bóng tối rắn, côn trùng, chuột, kiến điên cuồng chạy trốn, mặt đất không ngừng run rẩy, vù, vù, vù...

Bão cát bùng lên, đất cát xen lẫn khí tức âm u lạnh lẽo đổ ập xuống, tiếng gào thét không ngừng vang lên.

Cùng lúc đó, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ truyền đến bên tai lại đột nhiên giảm nhiều, gần như không còn!

Trên mặt bốn người Kê Trường Phù, Bùi Lăng, Quy Hoành Thu và Sở Ma đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối nơi đây có thể thôn phệ ánh sáng, ngăn cách thần niệm, che đậy thị lực, lại không ngăn cách được thiên uy như thết Đây là khí tức kiếp vân!

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Kê Trường Phù lập tức kịp phản ứng, nhân lúc tiếng thì thầm Vĩnh Dạ yếu bớt, nhanh chóng nói:

"Tăng thêm tốc độ!"

Nói xong, hắn ta nhanh chóng bỏ chạy về phía trước, Thiên Mệnh đăng như bóng với hình, theo sát mà đi.

Những người khác kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo bước chân Kê Trưởng Phù, nói đúng ra là đuổi kịp Thiên Mệnh đăng.

Nhưng chỉ chạy đi chưa đến nửa dặm, đám người đã đối đầu với năm con dị tộc điên dại ở phía đối diện.

Hình dáng vẻ ngoài của năm con dị tộc này khác nhau, có Ác Quỷ tộc điên dại toàn thân màu xanh lam, có Đan Tí tộc điên dại một mắt, có màu da đen, hai lỗ tai ngậm rắn điên dại, hai con cuối cùng thì chưa từng gặp trong ghi chép Ma môn, tám phần mười là tộc nhỏ.

Có chung một điểm là cả người bọn chúng đều đã mọc lông, đôi mắt đỏ hồng, quanh người quanh quẩn khí tức hung bạo ngang ngược, đã không có bất kỳ lý trí gì.

Phát hiện khí tức một đoàn người, năm tên điên dại không hề do dự, trực tiếp nhào tới.

Sau lưng Kê Trường Phù lập tức dâng lên Thần Ma tướng sáu tay.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Sau một trận đại chiến, hắn ta thành công chém giết năm con dị tộc điên dại!

Dù lúc này thực lực của Kê Trường Phù yếu hơn rất nhiều, nhưng là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, những dị tộc không có linh trí này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta.

Thấy máu tươi tùy ý chảy xuôi trên thi thể dị tộc, khí tức bạo ngược tà ác, hai mắt Bùi Lăng híp lại, lúc này đánh một đạo pháp lực vào cho pháp y, sau đó nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Sát đao pháp]"

Hệ thống nhanh chóng online: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Cảm nhận được thân thể mất đi quyền khống chế, trong lòng Bùi Lăng trầm ngâm, cần tinh huyết mới có thể tu luyện [Huyết Sát đao pháp], hiện tại trong máu dị tộc cuồng ma này tràn ngập đủ loại khí tức cuồng loạn mà hùng hậu, tất nhiên phẩm chất của nó không phải bình thường.

Thế nhưng, mục đích của hắn cũng không phải tu luyện đao pháp mà là lợi dụng lúc hệ thống đưa tặng, sẽ có một đặc tính tự động bỏ qua những thứ không cần hoặc có hại cho ký chủ, suy đoán sự khác thường trong máu những dị tộc điên dại này.

Như hắn dự đoán, tiếng nhắc nhở của hệ thống tiếp tục vang lên:

"Leng keng! Kiểm tra ra [Huyết Sát đao pháp] cần tinh huyết tu SĨ...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu tinh huyết tu sĩ, hệ thống tặng miễn phí một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cho ngài..."

Chương 1229: Hệ thống đưa tặng

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đi về phía Kê Trưởng Phù.

Chỉ là hắn vừa bước ra một bước, sau lưng lập tức truyền đến một cơn đau nhói, cùng lúc đó hệ thống nhanh chóng nhắc nhở:

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cau chặt lông mày, thứ hệ thống đưa tặng, không phải máu của năm con dị tộc cuồng ma kia, mà là Kê Trường Phù.

Điều này nói rõ trong sự phán định của hệ thống, tinh huyết của Kê Trường Phù càng mạnh hơn máu năm con dị tộc cuồng ma kia.

Hơn nữa, chắc sự chênh lệch giữa hai cái này vô cùng lớn.

Nếu không hệ thống chắc chắn sẽ cùng đưa tặng, nhưng bây giờ lại chỉ tặng mỗi Kê Trường Phù.

Đang nghĩ ngợi, đã nghe Kê Trường Phù nói: "Nhanh chóng thu thập vật liệu, đợi lát nữa tiếp tục đi đường."

Quy Hoành Thu và Sở Ma lập tức đi qua thu thập vật liệu.

Bùi Lăng cũng theo sau, lấy ra mấy cái bình ngọc trống không, nhanh chóng rút ra máu tươi.

Chẳng mấy chốc đã hoàn thành thu thập vật liệu, Kê Trường Phù đưa ra một ngón tay, u hỏa đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt thiêu sạch năm bộ hài cốt không còn một mảnh.

Hắn ta chợt phân phó: "Đi!"

Sau đó dẫn đầu đi về phía trước, mặc kệ trong lòng người khác nghĩ như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể đi theo thật sát.

Bùi Lăng nhìn bóng lưng Kê Trường Phù, mấy vật liệu trên người dị tộc chắc chắn cũng có tác dụng đặc biệt gì đó với vị Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo này, nếu không sẽ không rõ ràng nóng lòng đi đường, còn đặc biệt dừng lại để bọn họ thu thập vật liệu.

Nhưng đối với việc vừa rồi hắn giao dịch với Quy Hoành Thu, Kê Trường Phù cũng chưa từng can thiệp.

Điều này nói rõ, có lẽ nhu cầu của Kê Trường Phù với những tài liệu này không có số lượng quá nhiều, hoặc là đối phương không cần huyết dịch?

Bùi Lăng suy nghĩ trong lòng, lập tức lấy ra huyết dịch của dị tộc điên dại mà mình vừa thu thập, đưa cho Ngọc Tuyết Chiếu.

Lại thấy Ngọc Tuyết Chiếu nhanh chóng lắc đầu, không có bất kỳ khó chịu gì.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu, lần này của hắn tốc độ rất nhanh, thủ đoạn phong cấm cũng cực kỳ hoàn mỹ nhưng thứ hấp dẫn Ngọc Tuyết Chiếu ở trong những huyết dịch này đã tan thành mây khói...

Xem ra sau khi sinh linh chết đi, những thứ này cũng chỉ có thể tồn tại trong máu thời gian cực ngắn.

Tiếng thì thầm bên tai yếu ớt đến mức gần như khó mà phát hiện, tiếng nhúc nhích của sâu bọ cũng đang nhanh chóng đi xa, trong chốc lát bóng tối xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Dường như là trong đêm tối bình thường, một đoàn người đang theo ánh đèn yếu ớt, vội vàng đi đường.

Cộp cộp cộp...

Trong bóng đêm yên tĩnh, dường như bọn họ là sinh linh duy nhất.

Đang tiến lên với tốc độ cực ao, đột nhiên oanh! !

Một trận kinh lôi cuồng bạo nổ vang, toàn bộ mặt đất run lên nhè nhẹ, đất cát bắn tung toé.

Chắc chắn đạo lôi đình này có thanh thế cực kỳ to lớn, nhưng trải qua sự suy yếu của bóng đêm dày đặc, một đoàn người lại chỉ lờ mờ thấy một tia sét chiếu sáng chút sắc trời ở nơi xa.

Cùng cảm nhận được thiên uy huy hoàng đặc biệt của Thiên kiếp.

Ngoại trừ cái đó ra, hoàn toàn không thể phát hiện tình hình cụ thể ở trung tâm kiếp lôi.

Cả đội ngũ đều có suy đoán với cảnh tượng này, chỉ có điều Kê Trường Phù một lòng nhớ đến mục đích của chuyến đi này, Bùi Lăng thì có mưu đồ khác, Quy Hoành Thu và Sở Ma thì ốc còn không mang nổi mình ốc, đều không tâm trạng để ý tới biến cố lần này.

Vì vậy, hiện tại lại không ai lên tiếng, chỉ nhìn mấy lần rồi tiếp tục theo Kê Trường Phù đi về phía trước...

Sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh, bầu không khí trong đội ngũ cũng gần như ngưng kết.

Bốn phương tám hướng trong tầm mắt đều là bóng tối, căn bản không thấy rõ tình huống phía trước, cũng không biết mục đích thật sự của Kê Trường Phù... Ngay lúc Quy Hoành Thu và Sở Ma không thể nhịn được, đang định hỏi thăm, bọn họ đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến một luồng lực hút cường đại.

Đất cát dưới chân đang không ngừng rung động, chảy xuôi về phía trước như nước chảy.

Thấy thế, Quy Hoành Thu, Sở Ma, Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu đều trở nên cảnh giác, nhưng Kê Trường Phù lại tỏ ra vui mừng, lập tức nói: "Quả nhiên, thiên ý tại ta, vừa hay gặp phải lúc mở cửa.

Nói xong hắn ta lập tức tăng tốc bước chân, đi về phía trước.

Đám người Bùi Lăng đang nghi ngờ, nghe lời này cũng không nhịn được chợt hiểu ra, hóa ra cơ duyên mà Kê Trường Phù muốn tìm ở ngay phía trước!

Thế là, Bùi Lăng lập tức dẫn Ngọc Tuyết Chiếu đuổi theo.

Quy Hoành Thu và Sở Ma lại tỏ ra do dự, nhưng thấy Thiên Mệnh đăng theo sát Kê Trường Phù cũng chỉ có thể kiên trì di chuyển bước chân.

Lực hút phía trước càng lúc càng lớn, đất cát xung quanh đã từ nước chảy hóa thành dòng chảy xiết.

Không lâu sau, bọn họ thấy được một vòng xoáy màu đen to lớn ở trong cát đá đang chảy xiết.

Vòng xoáy kia cực lớn, trong phạm vi chiếu sáng Thiên Mệnh đăng chỉ có thể soi sáng ra một phần nhỏ, nó lơ lửng giữa không trung, điên cuồng thôn phệ hút lấy tất cả mọi thứ ở bốn phương tám hướng.

Chương 1230: Đọa tiên

Trung tâm vòng xoáy là một khoảng bóng tối như thực chất, không ngừng tản ra đủ loại khí tức giận dữ, cuồng nộ, tĩnh mịch và âm u lạnh lẽo.

Trong chớp mắt thấy khoảng bóng tối này, cảm giác nguy cơ to lớn giáng lâm, trái tim cả đội ngũ đều nảy lên, không nhịn được rùng mình...

Bóng tối dày đặc, lúc từng trận lôi đình nổ vang, tử điện ngang trời chiếu sáng ngàn dặm trong nháy mắt, chợt lóe lên rồi biến mất.

Chung Quỳ Việt Cức đạp không mà đứng, khí tức quanh người bành trướng hùng hậu, ống tay áo không gió mà bay, chỗ sâu trong hai con ngươi có ngọn lửa màu vàng kim nhạt thiêu đốt bừng bừng, mỗi một lần nhảy nhót, khí tức của hắn ta đều tăng lên một phần.

Ánh lửa màu vàng kim nhạt gần như tràn ra, chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt hắn ta thành màu vàng, trông hùng hậu uy nghiêm, lại không mang theo chút tình cảm nào.

Lúc này, dường như Chung Quỳ Việt Cức tạm thời cắt đứt tất cả thất tình lục dục, đạo tâm trống không, toàn thân sáng như lưu ly, không có một suy nghĩ, hướng đến một cảnh giới nào đó càng cao hơn siêu thoát mà đi.

ầm ầm...

Cuối cùng Thiên kiếp ấp ủ đã lâu rơi xuống, một con lôi long dài đến ngàn trượng đạp trên mây bao bọc trong điện, cả người tím vàng đan xen, đôi mắt gần như thuần trắng, khí thế hung mãnh, thân thể khổng lồ như núi, lúc há miệng phun ra lôi điện gió mạnh, gầm thét lao về phía Chung Quỳ Việt Cức!

Trong chớp mắt lôi đình nổ vang, ánh sáng thật lớn tràn ngập toàn bộ bầu trời.

Nhưng uy thế rơi vào bên trong Vĩnh Dạ nhanh chóng bị suy yếu từng tầng, không thể tổn hại một ngọn cây cọng cỏ trong hoang mạc.

Ninh Vô Dạ đứng bên ngoài phạm vi lôi kiếp ở đằng xa, cũng đạp không mà đứng, vẻ mặt nghiêm nghị quan sát tình cảnh trước mắt.

Vừa rồi đường lui biến mất, bọn họ lại gặp được dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ như thủy triều mãnh liệt khiến hai người suýt nữa sa đọa hóa thành ma giống với những dị tộc trốn đến nơi đây vào năm đó!

Dưới tuyệt cảnh, hai người không có quá nhiều do dự, lúc này quyết định cưỡng ép Hóa Thần!

Lấy nội tình của hai người bọn họ, bất kỳ một vị nào Hóa Thần chắc chắn có thể dẫn tới lôi kiếp.

Chỉ có điều, bởi vì đường đi ra ngoài đã hoàn toàn biến mất, dù một trận Thiên kiếp cộng thêm rất nhiều át chủ bài mà sư môn cho, cũng không đủ để bọn họ chạy khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bởi vậy, Chung Quy Việt Cức quyết định, trước tiên một người Hóa Thần, sau đó lại bị ép vào vào cảnh không còn đường sống, người còn lại sẽ Hóa Thần, như thế có thể tranh thủ một đoạn thời gian.

Hiện tại Chung Quỳ Việt Cức là người đầu tiên, Ninh Vô Dạ là người thứ hai.

Nghĩ đến đây, Ninh Vô Dạ cau mày, hiện tại bọn họ làm như thế, trên thực tế cũng có nguy hiểm rất lớn.

Hôm nay Thiên kiếp huy hoàng, ầm vang giáng xuống, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ đã yếu ớt đến tình trạng gần như không có, dù là hắn ta hay Chung Quỳ Việt Cức, đều đã không chịu ảnh hưởng của tiếng thì thầm.

Nhưng trong loại tình huống này, lôi kiếp cuồn cuộn, thiên uy mênh mông, cũng không biết có thể trực tiếp đánh thức vị ở trong Vĩnh Dạ hay không...

Bây giờ bọn họ đang bước đi bên vách núi!

Rầm rầm rầm...

Từng đạo lôi đình hóa thành lôi long điện thú, điên cuồng đánh xuống.

Nơi Thiên kiếp đến, điện quang chiếu sáng một khoảng Vĩnh Dạ như vô cùng vô tận trong thời gian ngắn ngủi.

Trên người Chung Quỳ Việt Cức quanh quẩn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, ngăn trở lôi kiếp đang giáng xuống đầu, nhân lúc vòng lôi kiếp tiếp theo còn đang ấp ủ chưa rơi xuống, lập tức bỏ chạy về phía lối ra.

Nơi xa, bóng dáng Ninh Vô Dạ khẽ động đậy, hóa thân thành kiếm quang, trong nháy mắt đuổi theo.

Trong lòng thầm đếm thời gian, giữa không trung, Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên dừng lại, vòng lôi kiếp tiếp theo đã đến!

Nhưng hắn ta rất nghiêm túc đề phòng một lát, kiếp lôi trong dự đoán lại hoàn toàn không có ý rơi xuống.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đều tỏ ra nghi hoặc, nhưng chẳng kịp chờ hai người hiểu rõ lý do, bóng tối xung quanh lại có sóng gió nổi lên như thủy triều.

Soạt, soạt, soạt... Trong tiếng gào như thủy triều, điện quang trên bầu trời như nến tàn trong gió, lại đang dần chôn vùi!

Cùng lúc đó, mặt đất phía dưới vang lên tiếng đất cát ma sát.

Ánh mắt hai người ngưng tụ, lập tức quan sát phía dưới.

Lôi kiếp biến mất, sắc trời tối đi, Vĩnh Dạ lại giáng lâm, trong tầm mắt ngoại trừ bóng tối dày đặc, cũng không thấy cái gì hết.

Ngay lúc bọn họ định hạ xuống đi thăm dò, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một luồng lực hút cường đại.

Chợt, một điểm sáng cuối cùng của Thiên kiếp soi sáng ra vòng xoáy khổng lồ đột ngột xuất hiện trong hư không.

Vòng xoáy cao lớn như ngọn núi, chính giữa đen kịt một màu, cứ như thực chất, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ thay đổi sắc mặt, Vĩnh Dạ hoang mạc thôn phệ Hóa Thần kiếp?

Ngay sau đó, lực hút vòng xoáy đột nhiên tăng lên, như muốn kéo bọn họ vào trong đó.

Đầu tiên hai người giật mình, chợt đều lộ ra nét mừng, Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng truyền âm nói: "Lần này chúng ta vào Vĩnh Dạ hoang mạc cũng vì tìm kiếm lối vào, không ngờ Hóa Thần kiếp lại khiến Vĩnh Dạ biến hóa, làm cửa vào xuất hiện!"

Chương 1231: Một giấc chiêm bao (1)

Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Nhanh chóng đi vào bên trong, đừng quan tâm là mộng đẹp hay ác mộng."

"Ta sẽ lấy 'Việt' làm tôn hiệu." Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng nói.

"Ta sẽ lấy 'Ninh' làm tôn hiệu." Ninh Vô Dạ trả lời: "Cửa vào này đột ngột xuất hiện, đợi lát nữa không biết sẽ xảy ra biến hóa khác hay không... Vào nhanh!"

Bóng dáng Chung Quỳ Việt Cức khẽ động, vừa thuận theo lực hút bỏ chạy vào vòng xoáy, vừa tiếp tục truyền âm: "Nếu vị kia thật sự bắt đầu thức tỉnh, nhất định phải nghĩ cách để hắn tiếp tục ngủ say!"

Ninh Vô Dạ nhân kiếm hợp nhất, lao như bão tố vào vòng xoáy, khẽ gật đầu: "Hiểu rõ!"

Theo bọn họ tới gần, vòng xoáy càng lộ rõ vẻ khổng lồ nguy nga, gần như che đậy toàn bộ thiên địa.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng của bọn họ chợt lóe lên rồi biến mất ở trung tâm vòng xoáy.

Cát chảy cuồn cuộn đều bị vòng xoáy trước mặt thôn phệ.

Gió mạnh đập vào mặt, cứ như lưỡi đao thổi qua khuôn mặt một đoàn người.

Thiên Mệnh Đăng treo cao như hạt đậu, người như kiến.

Theo khoảng cách rút ngắn, lực hút truyền đến từ bên trong vòng xoáy dần tăng cường. Một đoàn người dừng ở phía trước vòng xoáy, quanh người phun trào pháp lực giữ lại cơ thể.

Dựa theo lực hút trước mắt, chỉ cần bọn họ lại tiến lên một bước, sẽ bị cuốn vào bên trong vòng xoáy.

Lúc này, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi: "Thiếu giáo chủ, đây là cái gì?"

Kê Trường Phù nhìn chằm chằm vòng xoáy, trong mắt thoáng có vẻ vui mừng, nghe vậy mỉm cười, nói: "Đây là một giấc mộng"

Mộng? !

Bùi Lăng ngẩn ngơ nhìn về phía Quy Hoành Thu và Sở Ma, đã thấy vẻ mặt hai tên chân truyền Thiên Sinh giáo này mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết cái gì hết.

Kê Trường Phù không để ý đến phản ứng của bọn họ, nói tiếp:

"Đều là chân truyền Thánh giáo, chắc các ngươi từng nghe nói trong Vĩnh Dạ hoang mạc che giấu một bí mật to lớn"

Ba người lập tức gật đầu.

Ánh mắt Quy Hoành Thu lóe lên, hỏi: "Ý của Thiếu giáo chủ là, vòng xoáy này là bí mật bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc?"

"Tất nhiên không thể đơn giản như vậy." Kê Trường Phù nghe vậy, lắc đầu nói: "Đám cao tầng của chín môn phái lớn đều biết bí mật này. Nhưng Thánh giáo ta và Luân Hồi Tháp hiểu rõ hơn bảy tông môn khác rất nhiều."

"Bảy tông môn khác chỉ biết đại khái, bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc có một vị đọa tiên đang ngủ say."

"Hiện tại vòng xoáy này thông hướng đến mộng cảnh của vị đọa tiên kia"

"Một khi ý chí của vị đọa tiên kia thức tỉnh từ trong ngủ say, đó là lúc hắn tái hiện ở nhân gian."

"Bởi vậy, mỗi lần Vĩnh Dạ hoang mạc có chút rung chuyển, bên năm tông ngụy đạo sẽ lập tức phái người tới xem xét."

"Nhưng trên thực tế, khu vực này đúng là chỗ chôn xương của vị đọa tiên kia." Kê Trường Phù nhìn chằm chằm trung tâm vòng xoáy, tiếp tục nói: "Chỉ có điều, toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc đều là một giấc chiêm bao của vị đọa tiên kia."

"Vĩnh Dạ hoang mạc mà chúng ta đang thấy được, nói đúng ra chỉ là lực lượng của trận đại mộng này tràn lan ra tạo thành."

"Sinh linh đi nhầm vào thường bị bộ phận lực lượng này đồng hóa thành nhân vật trong mộng của đọa tiên."

"Hiện tại, chúng ta có thể còn sống, là vì mỗi một tấc hoang mạc mà chúng ta đi qua ven đường, đều do rất nhiều tiền bối đại năng lấy đại pháp lực, đại thần thông khai thác ra. Lặp đi lặp lại loại bỏ, pha loãng, tiêu trừ mộng cảnh đồng hóa ở trên con đường này... Đã rất yếu ớt."

"Lúc này vòng xoáy đang thông hướng đến lối vào bản nguyên mộng cảnh của vị đọa tiên kia."

"Tiếp theo, chúng ta phải lấy thân phận 'ngoại tiên' để tiến vào bên trong."

Đọa tiên?

Ngoại tiên?

Toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc đều là lực lượng trong mộng cảnh tràn lan ra hình thành?

Kê Trưởng Phù lập tức nói ra quá nhiều bí mật, dù là Bùi Lăng hay Quy Hoành Thu và Sở Ma, trong chốc lát đều là tỏ ra nghi ngờ, bọn họ hoàn toàn không biết Kê Trường Phù nói thật hay giả.

Sau khi do dự một lát, Quy Hoành Thu hỏi: "Như lời Thiếu giáo chủ đã nói, bây giờ đại chiến ngụy đạo đang hừng hực khí thế, chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây, tiến vào mộng cảnh đọa tiên là để làm gì?"

Nghe vậy, sắc mặt Kê Trường Phù trở nên nghiêm túc, sau đó nói: "Sau khi tiến vào mộng cảnh, phải cố hết sức tăng tiên vị của mình lên"

Sở Ma vội nói tiếp: "Thiếu giáo chủ đã là Nguyên Anh đỉnh phong, có thể Hóa Thần bất cứ lúc nào, có mục tiêu càng cao xa hơn thì cũng thôi. Nhưng bây giờ ba người chúng ta chỉ là Kết Đan, loại cơ duyên này thật sự quá xa xôi với chúng ta."

Kê Trường Phù mỉm cười nói: "Đây là mộng! Trong mộng không thể so với hiện thế, tất cả đều có khả năng. Trong mộng, các ngươi cường đại hơn trong hiện thực vô số lần"

"Kết Đan kỳ, có thể như Chân Tiên giáng thế"

"Vẫy tay một cái, vác núi đuổi nguyệt, hái sao đời biển, đều là việc bình thường mà thôi."

Bùi Lăng trầm giọng hỏi: "Cho dù như thế, vậy chúng ta có thể có được chỗ tốt gì? Thiếu giáo chủ làm như thế, lại có ý nghĩa gì?"

"Dù sao người thường không gì làm không được như thế nào trong mộng, sau khi tỉnh mộng cũng sẽ tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì."

Kê Trường Phù nhìn hắn một cái, hờ hững nói: "Trong mộng cảnh, tiên vị vào thân, có đủ loại đại pháp lực, đại thần thông mà ngươi khó có thể tưởng tượng được. Sau khi đi ra sẽ càng thêm tôn quý. Ngoại trừ cái đó ra, tất cả mọi thứ mất đi trong hiện thế đều có thể tái hiện trong mộng"

Chương 1232: Một giấc chiêm bao (2)

Thấy chẳng biết tại sao Thiếu giáo chủ lại đột nhiên trở nên kiên nhẫn như thế, lần lượt cẩn thận trả lời nghi ngờ của bọn họ, Quy Hoành Thu lập tức nắm bắt cơ hội, vội vàng lại hỏi: "Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn như thế, đủ để làm tu sĩ tầm thường thoát thai hoán cốt, chứ đừng nói đến chúng ta, vì sao Thiếu giáo chủ muốn chia sẻ cùng chúng ta?"

Sắc mặt Kê Trường Phù bình tĩnh nói: "Thời gian gần đến rồi, làm 'Ngoại tiên' thì phải có một tôn hiệu."

"Tôn hiệu của ta gọi là 'Phù:

"Các ngươi cũng lấy một cái tôn hiệu, thuận tiện sau khi đi vào bên trong lại làm việc."

Thấy hắn ta trực tiếp tránh đi vấn đề này, ba người Bùi Lăng, Quy Hoành Thu và Sở Ma lập tức hiểu rõ, e rằng cái gọi là mộng cảnh đọa tiên này không chỉ là cơ duyên đơn giản như vậy.

Thế nhưng, hiện tại Kê Trường Phù cố ý giải thích nhiều như vậy với bọn họ, hiển nhiên sau khi tiến vào mộng cảnh đọa tiên này, đối phương rất cần ba người bọn họ.

Nghĩ vậy, Quy Hoành Thu mở miệng nói: "Tôn hiệu của ta gọi là "Thu"

Sau đó Sở Ma nói: "Tôn hiệu của ta gọi là 'Ma"

Thấy Kê Trường Phù và hai tên chân truyền Thiên Sinh giáo đều nhìn mình, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Tôn hiệu của ta gọi là 'Yểm'"

Vừa nói xong, trong lòng Bùi Lăng đột ngột nhảy một cái, hắn cảm giác được, dường như từ nơi sâu xa tôn hiệu thuận miệng nói này đã trở thành một cái khác giống với tên thật của hắn.

Đúng vào lúc này, Ngọc Tuyết Chiếu cũng rất hứng thú nói: "Tôn hiệu của ta... Gọi là 'Đế"..."

Đã có tôn hiệu, vòng xoáy trước mặt đột nhiên mở rộng, như là một đầu cự thú viễn cổ hồng hoang đột nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu, chụp xuống đầu bọn họ.

Bóng tối ở trung tâm vòng xoáy như thực chất, lực hút truyền đến đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt bọn họ không hề có chút sức chống cự nào, đã bị nuốt vào trong đó.

Bốn phương tám hướng đều là một mảnh kỳ quái.

Vô số cảnh tượng giống người mà không phải người, giống cỏ cây không phải cô cây, giống thú không phải thú, giống căn phòng không phải căn phòng, lại dùng cách quái đản vặn vẹo để tới lui.

Thời gian và không gian như trở nên vô cùng mơ hồ.

Như sa vào một mộng cảnh hỗn độn, tinh thần Bùi Lăng hoảng hốt ngơ ngác.

Không biết cụ thể qua bao lâu, dường như cực kỳ lâu lại như chỉ là trong nháy mắt, vô số tiếng động ồn ào vang lên bên tai hắn như tình nhân thì thầm, lại như vô số người đang cãi cọ tranh chấp.

Ồn ào, dày đặc, phẫn nộ...

Đủ loại cảm xúc như thủy triều đập vào mặt, điên cuồng cọ rửa ý chí của hắn.

Hơi giật mình một cái, lúc Bùi Lăng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng ở trong một mảnh trời sao mênh mông.

Kê Trường Phù, Ngọc Tuyết Chiếu, Quy Hoành Thu và Sở Ma đều đã không thấy tăm hơi.

Đang ngạc nhiên, Bùi Lăng đột nhiên giật mình thấy không đúng, tiện tay thi triển một cái Thủy Kính thuật, hắn lập tức phát hiện mình đã khôi phục vẻ ngoài ban đầu!

[Huyết Vô Diện], [Thực Nhật bí lục 1...

Thủ đoạn ngụy trang hàng đầu Bàn Nhai giới đã không còn chút tác dụng nào trong phương mộng cảnh này!

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, nếu hiện tại lại chạm mặt với người Thiên Sinh giáo, chắc chắn hắn sẽ lập tức bại lộ thân phận.

Lúc đang suy nghĩ, bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tràng tiếng hò hét như có như không, giọng nói kia vô cùng yếu ớt, đứt quãng, lại lộ ra sự oán giận cuồng loạn...

"Duy Hàm Hi năm năm, tuổi Tân Sửu, tháng bảy Đinh Dậu Sóc ngày mười bảy Canh Thần, Khương thị chắp tay thượng thần...

"Nay là tháng bảy đầu thu, là tiết trung nguyên."

"Nhận mệnh tế tự, bày hương hỏa."

"Theo khoa nghỉ ở từ đường, lập đàn cầu khấn ở đạo trường"

"Thị tộc nhận tổ tiên trâm anh, bị phong đình khiển trách."

"Ngày nay khí thế suy vi, thư hương xa vời."

"Chưa từng có lòng dạ sài lang, vấy bẩn chính nghĩa."

"Kính mong thượng thần thương xót, cho một con đường sáng, thần linh giáng thế, phù hộ cho đích tử, trừ tai hoạ miểu chất."

"Bút khói bay hà, ngực lưu giữ cẩm tú"

"Thuận lợi vào danh sách đậu, văn vận hưng thịnh; đường làm quan rộng mở, không có oan khuất tổn thương"

"Khương thị vô cùng chân thành cầu xin, cẩn từ"

Đoạn này hò hét lặp đi lặp lại, theo tiếng chuông khánh vang lên, không ngừng quanh quẩn bên tai, trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ đang muốn hành động, nhưng lại nghe được một giọng nói hàm chứa sự nôn nóng: "Õ... Cầu xin đạo trường, kính xin... Thượng thần..."

"Nằm lấy thường dương là tai, gió mạnh không tầm thường"

"Trúc đàn khẩn cầu, nguyện xoay chuyển ý trời đất."

"Duy phụng đan khẩn, ngưỡng cầu chân thánh"

"Mong cho gió mây an lành, sông đầy mưa lớn"

"Cây lúa phát triển mạnh mẽ, ngũ cốc đầy đủ"

"Tư dân... Kính ngưỡng linh đức."

"Vô cùng chân thành khẩn cầu"

"Cẩn từ"

Biển sâu.

Trong tầm mắt một mảnh đen kịt, áp lực nước cường đại, vô cùng nặng nề, đủ khiến sinh linh bình thường bị ép thành thịt nát trong nháy mắt.

Lạnh băng, tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại có quái vật khổng lồ mang mùi tanh yên lặng bơi qua bơi lại, cuốn lên mạch nước ngầm mãnh liệt.

Trong hoảng hốt, dường như có lực lượng vô hình thúc giục rơi xuống, rơi xuống, lại rơi xuống...

Mãi đến khi rơi vào đáy vực không thể biết không thể nói không thể hiểu.

Chung Quỳ Việt Cức mở mắt ra, đánh giá xung quanh.

Chương 1233: Ngoại tiên

Không thấy tung tích của Ninh Vô Dạ đâu, hắn ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Hiện tại, vị trí hoàn cảnh của hắn ta rất rõ ràng, đây là trong biển sâu.

Đây cũng là nơi sinh ra của hắn ta ở trong mộng cảnh này.

Hiện tại bước đầu tiên phải làm là lan truyền tôn hiệu của mình ra ngoài.

Dựa theo việc hoàng triều tiêu tốn vô số nhân lực vật lực, tình báo do Ma môn điều tra được, biển sâu cũng không quá nguy hiểm.

Mộng cảnh tự diễn hóa ra tiên nhân, cũng chính là "nguyên tiên trong mộng cảnh sẽ không quá nhiều.

Hóa Thần kiếp của Chung Quỳ Việt Cức do Vĩnh Dạ thôn phệ, lần này Hóa Thần thất bại, hiện tại tu vi đang đứng giữa Nguyên Anh và Hóa Thần.

Nhưng ở trong phương mộng cảnh này, đại đạo mà hắn ta nắm giữ trong hiện thế sẽ bị phóng đại đến cực hạn.

Hắn ta không chỉ có được thực lực của tiên nhân, hơn nữa còn là một vị "ngoại tiên" ăn mòn phương thế giới này!

Nói cách khác, hiện tại Chung Quỳ Việt Cức là kẻ địch với tất cả "nguyên tiên" dưới biển sâu, một khi chết trong mộng cảnh này, hắn ta cũng sẽ trở thành một đọa tiên trong mộng cảnh này.

Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến vô số lời cầu xin dày đặc:

"Duy... Sóc... Tự thiên tử... Cẩn... Thượng thần... Phục dĩ... Hy vọng mọi việc có thành tựu... Vô cùng... Cẩn từ."

"Phục dĩ... Xem xét về hắn... Trộm ký nhiều năm..."

"Xin thượng thần thương xót... Không hề vụ lợi...

"Thần linh minh xét... Dám trần phỉ cung cấp... Khẩn cầu..."

Chung Quỳ Việt Cức lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc phân biệt lời cầu xin, nhanh chóng xác định những lời cầu xin này đều có việc muốn cầu, trong đó có người mong đi đường thuận lợi, có người mong rửa sạch oan khuất cho mình, có người mong trợ giúp mình tìm ra chân tướng... Còn có cầu mong chữa bệnh, cùng một người hình như là nữ tử, cầu xin thượng thần ban thưởng dòng dõi của nàng đông đảo.

Hắn ta hơi suy nghĩ, tinh thần lập tức chìm vào trong lời cầu xin muốn dòng dõi kia, trong đầu lập tức hiện ra một tình cảnh:

Trong một tòa miếu thờ cao lớn nguy nga, trong điện rộng rãi quỳ đầy nữ quyến ăn mặc khác nhau.

Người quỳ đầu tiên là một phụ nhân xinh đẹp quần áo đẹp đẽ, tuổi khoảng ba mươi, tóc mây từng đống, châu vây thúy quấn, có thể thấy cuộc sống khá tốt đẹp.

Lúc này vẻ mặt vô cùng buồn bã, chắp tay trước ngực, quỳ gối trên một cái bồ đoàn bằng gấm vóc, vẻ mặt cung kính lại lo lắng.

Người quỳ bên cạnh nàng là một bà lão mặc áo bào tay áo hẹp nền nâu hoa văn tròn, trên mặt bà lão đầy vẻ thành kính, vừa lễ bái vừa khẽ lẩm bẩm hy vọng phu nhân sớm ngày có tin mừng.

Sau lưng hai nữ tử đều là tôi tớ, bây giờ cũng nơm nớp lo sợ, mặt mày tái mét, đều hy vọng chủ mẫu mà mình hầu hạ chóng sinh dục dòng dõi, địa vị vững chắc.

Lúc này từ góc nhìn của Chung Quỳ Việt Cức, lại là tượng thần mà bọn họ thành kính lễ bái.

Hắn ta quan sát một lát khẽ gật đầu, mặc dù những người này chỉ là nhân vật trong mộng cảnh, nhưng hắn ta là đệ tử chính đạo, thuở nhỏ đã được dạy bảo trong lòng phải có lòng thương người, đã gặp phải thì không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ người này rơi vào khó khăn.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để lan truyền tôn hiệu của mình.

Thế là Chung Quỳ Việt Cức nói: "Tên ta là 'Việt, đã biết toàn bộ điều mà các ngươi mong muốn, việc này đã xong"

Giọng của hắn ta lập tức vượt qua biển sâu vạn trượng, vượt qua thời gian và không gian, truyền đến bên tai đám người trong điện.

Cùng lúc đó, trong Diệu Chân Quan, Ngũ phu nhân Cố thị của gia tộc quyền thế bản địa đang dẫn theo tâm phúc khẩn thiết cầu nguyện, nàng đã gả vào Cố thị vài chục năm, mặc dù rất được trượng phu yêu thích, từ đầu đến cuối không thể sinh con. Bây giờ thời gian thấm thoắt trôi qua, mặc dù sự sủng ái của trượng phu còn chưa hoàn toàn biến mất, cha mẹ chồng đã không thể chịu đựng được nữa.

Nếu trong năm nay nàng còn không có tin tức gì, bà bà sẽ tự mình sắp xếp thị thiếp cho trượng phu, hơn nữa thị thiếp kia là chất nữ thứ xuất trong nhà mẹ đẻ của bà bà, nghe đồn rất có tâm kế...

Nghĩ đến tình cảnh của mình sau khi tiện tỳ kia vào cửa, lại sinh hạ nhi nữ cho trượng phu, Ngũ phu nhân chợt cảm thấy trong lòng nặng nề, lời cầu xin niệm tụng cũng vội vàng hơn mấy phần:

"Tín nữ vô cùng khẩn thiết cầu xin, cẩn từ:

"Vô cùng khẩn thiết cầu xin, khấu đầu khấu đầu, cẩn từ"

Tùy tùng của nàng cũng rất lo lắng, quyền lực địa vị của bọn họ đều dựa vào chủ mẫu, nếu chủ mẫu thất sủng thất thế, sao bọn họ có thể có cuộc sống dễ chịu?

Trong chốc lát, trong điện tràn ngập lời cầu nguyện của chủ tớ, từng tiếng vội vàng.

Vào lúc này, một giọng nói quỷ quyệt, âm trầm, hùng vĩ đột nhiên giáng lâm.

Tất cả mọi người không nghe hiểu ý tứ của giọng nói, nhưng sau khi tất cả mọi người hoảng sợ một lúc ngắn ngủi, không hiểu sao đều mừng rỡ như điên: Tiên nhân đã đồng ý lời cầu xin của bọn họ!

"Quá tốt rồi, phu nhân! Quá tốt rồi!" Bà lão xoay người, lôi kéo Ngũ phu nhân, vui đến phát khóc: "Tiên nhân đồng ý, hắn đồng ý!

Cuối cùng chúng ta không cần buồn nữa!"

"Đúng vậy, phu nhân có dòng dõi, lại thêm tình cảm của lão gia với ngài, trên dưới Cố thị có ai dám xem thường ngài?"

Chương 1234: Không thể nhìn thẳng vào tiên nhân (1)

Đám nữ hầu cũng rối rít vây quanh, mồm năm miệng mười nói, "Trời có mắt, cuối cùng hôm nay tấm lòng cung kính của phu nhân đã được tiên nhân ban phúc..."

"Sau này phu nhân không cần lo lắng nữa...

"Tương lai tiểu tỳ nhất định giúp phu nhân chăm sóc tiểu công tử thật tốt!"

"Đến lượt ngươi sao? Các tỷ tỷ bên trên còn chưa lên tiếng đâu."

"Phu nhân phúc phận thâm hậu, bây giờ có tiên nhân quan tâm, chắc chắn tương lai sẽ rất nhiều dòng dõi, chắc chắn đám người chúng ta sẽ được chăm sóc..."

Trong chốc lát, trong điện tràn đầy bầu không khí chúc mừng.

Chẳng mấy chốc, loại chúc mừng này đã biến thành điên cuồng:

"Chắc chắn phu nhân có thể sinh dưỡng nam tự!"

"Chắc chắn phu nhân có thể sinh dưỡng mười nam Tự!"

"Không! Phu nhân có phúc trăm tử ngàn tôn, nhất định có thể sinh dưỡng một trăm nam tự!"

Không có dấu hiệu nào, các tùy tùng bắt đầu gầm thét: "Một trăm người... Một trăm người... Không, một ngàn người! Một vạn người!"

Trong tiếng hò hét, miệng một nữ hầu lập tức nứt ra đến bên tai, hàm răng trắng tinh cũng biến thành sắc răng nanh nhọn, nàng lớn tiếng hô: "Một vạn người! Phu nhân nhất định có thể sinh một vạn người!"

"Đúng, một vạn người!" Một tên nữ hầu khác siết chặt hai tay thành nắm đấm, hơi dùng sức một chút, ngón tay tinh tế trắng nõn lập tức bắn ra móng vuốt sắc bén dài cả tấc, rất nhiều lân phiến hiện lên trên mỗi một tấc da thịt của nàng, con ngươi lập tức hóa thành đường dọc.

Hai tên nữ hầu này chỉ là mở đầu, ngay sau đó tất cả tiếng mê sảng nghe được trong điện đều bắt đầu nhanh chóng biến hóa.

Đầu của các nàng nhanh chóng to ra, con ngươi như rắn độc, răng nhọn miệng máu, mọc ra lân phiến, móng vuốt sắc bén, đuôi dài... Ngũ phu nhân bị vây vào giữa lại ngạc nhiên thấy, vốn bụng dưới của mình đang bằng phẳng, lại nhanh chóng nhô lên.

Chẳng mấy chốc, trong bụng nàng truyền đến một tiếng tim đập khác, theo đó là vật sống nhúc nhích.

Chỉ trong nháy mắt, Ngũ phu nhân đã từ thiếu phụ eo thon biến thành nữ nhân mang thai bụng phệ sắp lâm bồn.

Ngay sau đó, một móng vuốt sắc bén vươn ra từ phần bụng, nhẹ nhàng rạch ra huyết nhục và váy sam, một anh hài đẫm máu toàn thân tím xanh, rất nhiều chỗ trên người đều mọc đầy lân phiến, con ngươi như rắn, miệng rộng răng nhọn, móng tay như thú, sau khi leo ra, cuống rốn chưa rơi xuống đã nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ phu nhân, cười khanh khách: "Mẫu thân!"

Nó không phải là người duy nhất, trong bụng Ngũ phu nhân lại truyền đến tiếng tim đập, anh hài dị tộc thứ hai leo ra, cũng gọi "mẫu thân".

Sau đó là người thứ ba, người thứ tư...

Nguyện vọng của chủ tớ Ngũ phu nhân đã thành thực hiện.

Trong điện vốn thanh tịnh cung kính, lập tức rơi vào sự quỷ quyệt điên cuồng.

Khuôn mặt tượng thần trên cao bị bao phủ trong hương hỏa hơi khói nồng đậm, nhìn không rõ, như đang trào phúng lại như đang lạnh lùng...

Ngoài điện trời cao mây nhạt, vài gốc ngân hạnh cao vút như nắp ô, gió thổi qua làm cành lá nhảy múa vòng quanh, yên tĩnh tốt đẹp.

Biển sâu.

Chung Quỳ Việt Cức cau mày, trước khi hắn ta tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, cũng đã tra duyệt rất nhiều tình báo trong hoàng triều.

Nhưng hiện tại cũng là lần đầu hắn ta tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh, lại không ngờ, chỉ đáp lại một lời cầu xin lại gây ra biến cố to lớn như vậy.

Hơi suy nghĩ một chút, Chung Quỳ Việt Cức lại chuyển sang một lời khẩn cầu khác không ngừng vang lên bên tai.

Lòng đất.

Bóng tối, tối nghĩa, nặng nề, ủ dột...

Ninh Vô Dạ lấy lại tinh thần, mắt nhìn xung quanh không phát hiện Chung Quỳ Việt Cức, cũng đã sớm đoán trước được điều này.

Dù sao trước khi hai người tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, cũng đã chọn đọc tài liệu ghi chép liên quan tới tất cả tình huống trong hoang mạc ở sư môn.

Hiện tại những kiến thức cơ bản nhất này, dù là hắn ta hay Thái Tử đều hiểu rất rõ.

Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên hai người tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh, lại không biết cụ thể bên trong nguy hiểm đến mức nào.

Ninh Vô Dạ quan sát một lượt, nhanh chóng xác định vị trí hiện tại của hắn ta là lòng đất trong thế giới mộng cảnh.

Chắc số lượng "nguyên tiên" nơi đây không phải số ít.

Mục đích trong chuyến đi này của bọn họ là ngăn cản đọa tiên thức tỉnh. Hiện tại chuyện thứ nhất phải làm là truyền bá tôn hiệu của mình!

Lúc đang suy nghĩ, bên tai đã truyền đến tiếng cầu xin đứt quãng: "Nguyện xin Từ mẫu sớm hết bệnh... Vô cùng khẩn cầu... Cẩn từ:

"Một nguyện ông cô khoẻ mạnh... Hai nguyện hài tử được đáng yêu thông minh... Ba nguyện... Lang quân sớm về... Cẩn từ."

"Nguyện xin thượng thần chiếu cố... Trừ họa châu chấu này...

Chắc chắn sẽ dâng tặng thật nhiều ngũ cốc... Vô cùng... Cẩn từ."

Ninh Vô Dạ nghe vậy, khẽ gật đầu, những lời cầu xin của phàm nhân trong mộng cảnh với loại "ngoại tiên" như hắn ta, rất dễ dàng thực hiện.

Mặc dù trong lòng biết nơi đây là mộng cảnh, tất cả đều là hư ảo, chỉ cần vị đọa tiên kia tỉnh lại, tất cả trong mộng sẽ quay về hư vô, nhưng hiện tại vì hắn ta là người trong chính đạo, thương cảm phàm tục, hay vì truyền bá tôn hiệu của mình, hắn ta đều quyết định đáp lại lời cầu xin của phàm nhân một chút.

Thế là, Ninh Vô Dạ tập trung lực chú ý vào một lời cầu xin trong số đó.

Chương 1235: Không thể nhìn thẳng vào tiên nhân (2)

Trong đầu hắn ta lập tức hiện ra một tình cảnh: Trong hoang dã, vô số phàm nhân lê dân dìu già dắt trẻ, vẻ mặt ảm đạm quỷ rạp xuống phía trước một tế đàn được dựng tạm thời.

Trên tế đàn, lúc này đang bày gọn gàng ba cái đầu trâu, đầu dê, đầu heo còn chưa khô vết máu, bên cạnh tế đàn còn có máu tươi chưa ngưng kết.

Đám dân chúng đều xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, rất nhiều hài đồng nhìn chằm chằm vào tế phẩm, không ngừng nuốt nước bọt, lại hiểu chuyện không kêu một tiếng.

Ở trước mặt đám người này là một mảnh ruộng đồng cực kỳ rộng lớn.

Dựa theo quần áo của bọn họ để phán đoán, chắc lúc này nên có lúa non xanh mượt, nhưng trong tầm mắt lại là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ!

Vô số châu chấu lớn khoảng bàn tay nam tử trưởng thành như một cái chăn to lớn vàng xanh đan xen, lại đã bao phủ toàn bộ ruộng tốt, lấp đầy cống rãnh, tràn đầy ngoài đồng.

Thậm chí có một ít còn bay đến trên tế đàn và đồ cúng, thôn trưởng chủ trì tế tự thấy thế vội vàng gọi đám thôn dân tiến lên xua đuổi, trong miệng lắp ba lắp bắp đọc lời cầu xin: "Nguyện xin thượng thần chiếu cố... Diệt trừ nạn châu chấu... Sẽ cung cấp ngũ cốc đầy đủ... Cẩn từ"

"Trừ nạn châu chấu, cây lúa... Bốn mùa đầy ngũ cốc... Cẩn từ."

Đọc đi đọc lại, châu chấu vẫn hoành hành ngang ngược, theo thời gian trôi qua, dưới ánh mắt trời gay gắt thiêu đốt, ba loại gia súc để cúng phải tập hợp lực lượng cả thôn mới chuẩn bị được, đã tản ra mùi tanh hôi khác thường.

Trên tế đàn lại không có động tĩnh gì.

Đám người đứng trước tế đàn bắt đầu lo lắng, bạo động.

"Gia gia, thượng thần không bằng lòng để ý tới chúng ta sao?"

Một hài tử nhìn trái nhìn phải một lượt, cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng khẽ kéo áo bào trưởng bối ở bên cạnh, khẽ hỏi, "Nạn châu chấu chưa diệt trừ, năm nay không thu hoạch được, nói vậy bệnh của phụ thân..."

"Suyt!" Sắc mặt tổ phụ của nó khẽ thay đổi, vội vàng che miệng tôn nhi, quát lớn: "Đồng ngôn vô kỵ, đừng có nói bậy! Thượng thần... Thượng thần nhất định sẽ che chở chúng ta... Chỉ có điều thân phận của thượng thần tôn quý, có lẽ không nghe thấy...

Chắc chắn thượng thần sẽ diệt trừ nạn châu chấu cho chúng ta!"

Hắn ta lo lắng nói thầm: "Nếu không, không chỉ thôn chúng ta, cả huyện, còn có mấy huyện quanh đây... Phải sống thế nào? Phải sống thế nào?"

"Thượng thần..."

"Tuyệt đối đừng giống mười mấy năm trước...

"Nạn châu chấu lần đó, người chết đói đầy đất..."

"Tám huynh đệ, sáu tỷ muội, chỉ còn mình ta sống..."

"Thượng thần..."

"Thượng thần chiếu cố... Cảm xúc sợ hãi lan truyền trong đám người, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên tế đàn, trái tim cũng treo lên cổ họng, từng khuôn mặt vàng ốm vì nhịn đói nhiều năm, con ngươi lại sáng đến lạ thường như sao băng bắn ra ánh sáng và nhiệt độ sau cùng, ngưng đọng hy vọng thần thánh hiển linh.

Ngay lúc tâm trạng bọn họ ngày càng nặng nề, sự tuyệt vọng dần ăn mòn, một giọng nói hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo đột nhiên vang lên.

Trong nháy mắt, tất cả châu chấu trong tầm mắt phát ra một tiếng rên rỉ, đều hôi phi yên diệt!

Đồng ruộng, cống rãnh, rừng cây... Lộ ra dáng vẻ ban đầu.

Mấy đám cây cỏ bị gặm nuốt còn một nửa đón gió chập chờn.

Lời cầu xin của thôn dân được thực hiện.

Bọn họ giật mình, chợt cùng nhau bộc phát ra một tiếng reo hò chấn động mây xanh: "Hiển linh! Hiển linh! !"

"Thượng thần chiếu cố! !"

"Tiên gia ban ân!"

"Chúng ta được cứu rồi!"

Trong sự vui mừng điên cuồng, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng biến hóa, thân thể bành trướng, lân phiến trải rộng, móng tay bắn ra...

Trong khoảnh khắc, vùng đất bỏ hoang như quần ma loạn vũ, kỳ quái khó tả.

Lòng đất.

Ninh Vô Dạ cau chặt hàng lông mày, tình huống này là như thế nào?

Hắn ta chỉ nói tôn hiệu của mình, sao những dân bản địa trong mộng cảnh này đều điên hết rồi?

Ngay sau đó, hắn ta tập trung ý chí, do dự một chút, lại chú ý đến một lời cầu xin.

Vực sâu.

Bóng tối, vặn vẹo, điên cuồng, sa đọa, cuồng bạo, ô uế...

Từng lớp lân phiến sinh ra, đầu mọc sừng thú, toàn thân sinh linh có màu tím xanh, di chuyển bước chân nặng nề vừa đi vừa về.

Đôi mắt bọn họ xám trắng, con ngươi hiện ra hình đường đọc, chân trước như trảo, chỉ sau là vó, trên cánh tay khỏe mạnh quấn quanh từng sợi xiềng xích liệt hỏa, không ngừng tản ra khí tức hung tàn, ô uế.

Bỗng nhiên, giữa không trung cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Kê Trường Phù mặc áo bào trắng hơn tuyết từ từ mở mắt, ánh sáng trong mắt và Thiên Ý ngọc trên mi tâm chiếu rọi lẫn nhau, rạng rỡ sáng tỏ.

Toàn bộ sinh linh ở đây, lập tức nhìn về phía hắn ta theo bản năng.

Trong nháy mắt nhìn đến Kê Trường Phù, toàn bộ sinh linh đều phát ra một tiếng kêu vô cùng đau khổ, lại điên cuồng gào thét.

Ngay sau đó, huyết nhục của bọn họ bắn tung toé ra, bên trong thân thể sinh ra vô số đóa hoa huyết nhục kỳ quái cuồng loạn, quỷ quyệt như đột nhiên nở rộ.

Kê Trường Phù mỉm cười, không ngạc nhiên chút nào.

"Không thể nhìn thẳng vào tiên nhân", đây là một quy tắc trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Kê Trường Phù đạp không mà đứng, đưa mắt nhìn quanh.

Đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt, hắn ta khẽ gật đầu, nơi đây là vực sâu trong mộng cảnh, số lượng "nguyên tiên" nghi lại rất nhiều, tu vi đều rất cường đại, dựa theo tư liệu do Thiên Sinh giáo nắm giữ.

Chương 1236: Tôn hiệu

Trong bản nguyên mộng cảnh đọa tiên, vực sâu có tất cả mười chín tầng.

Xuống mỗi một tầng, thực lực "nguyên tiên" càng tăng lên một tầng lầu.

Mấy vị dưới đáy vực sâu kia, tu vi càng đến tình trạng khó có thể tưởng tượng.

Thế nhưng, so với trời sao, chút nguy hiểm ấy ở vực sâu thật sự không tính là gì.

Dù sao trong trời sao: "cựu tiên" đang ngủ say còn nguy hiểm hơn "nguyên Tiên", ngoài ra còn ẩn giấu Tam Trụ Tiên cường đại nhất trong Đọa Tiên mộng cảnh!

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù nghiêm túc cảm giác một phen, chẳng mấy chốc đã nhíu mày.

Hiện tại Quy Hoành Thu và Sở Ma cũng đến trong vực sâu, mặc dù số tầng khác với hắn ta, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, vì hai người kia có sự liên hệ cực kỳ mật thiết với hắn ta, đã thành tòng tiên của hắn ta.

Chỉ có điều, Khang sư đệ lại mất tích không thấy bóng dáng?

Xảy ra chuyện gì?

Kê Trường Phù hơi trầm ngâm, Thiên Sinh giáo lấy xuất thân quyết định tôn ti, giữa mỗi một tầng xuất thân chênh lệch cách xa.

Cũng bởi vậy, hắn ta là Thiếu giáo chủ, Quy Hoành Thu, Sở Ma và Khang Thiếu Dận đều chỉ là chân truyền, thuộc hạ của hắn ta ở ngoài đời, có môn quy trói buộc, cùng sự công nhận lý niệm từ nơi sâu xa.

Dựa theo quy tắc của nhiều tuyến mộng cảnh, ba vị sư đệ sư muội này vừa tiến vào mộng cảnh, đều tự động trở thành tòng tiên của hắn ta mới đúng.

Nhưng bây giờ, Khang sư đệ thoát khỏi điều này như thế nào?

Hắn ta không nhịn được nhíu mày lại: "Thiếu một người... Được rồi, chỉ cần không chết, tiếp theo sẽ có thể tìm ra"

"Lần này tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc vô cùng vội vàng, lại thiếu sự ủng hộ của Luân Hồi tháp, không biết trình độ nguy hiểm đã tăng hơn lúc phụ thân đến đây vào năm đó bao nhiêu."

"Hiện tại khó khăn lắm mới đi vào, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc"

"Nhất định phải hoàn thành lần lột xác này trước khi trong giáo phát hiện tu vi của ta mất đi!"

"Nếu không...

Nghĩ đến những huynh đệ tỷ muội kia của mình, đôi mắt sắc bén của Kê Trường Phù lạnh lùng.

Đúng vào lúc này, bên tai truyền đến tiếng cầu xin rầm rĩ: "Phục niệm... Hiểm trở nghèo khó... Sinh mà không quan trọng... Nay khốn quẫn... Nguyện xin thương xót cho sự khốn cùng, rủ xuống chút lòng thương... Thiên kim... Chỉ là tấc thành... Vô cùng... Cực kỳ, cẩn từ."

"Duy... Chắp tay... Thể xác tinh thần để thể, bỏ qua tà dâm... Ý chí sâu kiến... Đến chết cũng không đổi... Vô cùng... Cẩn từ."

"Duy tư thần cách... Nguyện cầu giáng lâm... Chướng lệ... Đau khổ... Thọ thi...

"Phục niệm... Ngưỡng mộ... Nguyện xin... Ngưỡng cầu... Nội tứ cẩm tú... Ngoại quang dung hoa... Tư thịnh..."

Nghe một hồi, Kê Trường Phù chọn trúng một lời cầu xin trong đó.

Lập tức, trong đầu hắn ta hiện ra một cảnh tượng: Đó là một thiếu nữ mười sáu tuổi.

Nàng mặc váy áo hoa lệ, trâm vòng đầy tóc mai, trên cổ tay đeo một đôi vòng tay phỉ thúy như xuân thủy thuần túy ngưng tụ, nhìn qua có thể biết ngay xuất thân phú quý.

Nhưng màu da đen, vòng eo to khỏe như thùng nước, về ngoài rất là quê mùa.

Lúc này một mình quỳ gối trong căn phòng cửa sổ đóng chặt, khuôn mặt rơi lệ, lại thấp giọng cầu nguyện.

tầm mắt của Kê Trường Phù là thần vị mà nàng đang lễ bái.

Hắn ta không mở miệng, sau khi quan sát một lượt, chỉ cách không ngưng tụ một điểm lực lượng, viết xuống một cái chữ vân triện "Phù" ở giữa không trung trước mặt thiếu nữ Đây là tôn hiệu của hắn ta.

Thiếu nữ thoáng liếc khóe mắt qua, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên: "Tiên nhân hiển linh! !"

Một tiếng kêu nhanh chóng kinh động toàn bộ vú già ở gian ngoài, đâm người đứng bảo vệ cách cánh cửa không nghe rõ, chỉ tưởng tiểu thư xảy ra chuyện gì, cuống quýt cùng nhau chen vào bên trong, nhìn rõ ràng chữ "Phù" kia.

Không lâu sau, cả tòa phủ đệ tráng lệ đều bị kinh động, nhìn chữ "Phù" đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt khác nhau, có người bất ngờ, có người mờ mịt, còn có người lộ vẻ sợ hãi nhìn nhau, đều hoảng hốt: "Dấu vết tiên nhân!"

"Đây là dấu vết tiên nhân..."

"Tiên nhân đáp lại tiểu thư..."

"Là tiên 'Phừ? 2"

"Tiểu thư cầu cái gì?"

Quan sát được nơi đây, Kê Trường Phù thu hồi ánh mắt, căn bản không thỏa mãn nguyện vọng đối phương.

Trước mắt hắn ta không có ý định thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng gì, chỉ tính toán lan truyền tôn hiệu của mình đi trước.

Nhất định phải chờ đến lúc phàm nhân khẩn cầu cụ thể tôn hiệu này, mới có thể chính thức đáp lại.

Bởi vì những tiếng khẩn cầu quanh quẩn bên tai... Cũng không phải chỉ có một mình hắn ta có thể nghe được.

Tùy tiện ra tay rất dễ dàng để lộ tung tích.

Ngay sau đó, Kê Trường Phù tâm niệm vừa động, lấy ra một phần máu tươi.

Đây là máu những dị tộc cuồng ma kia ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hiện tại không thể sử dụng tất cả pháp bảo phù lục hiện thế trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Nhưng vật liệu lấy từ Vĩnh Dạ hoang mạc lại không bị hạn chế.

Kê Trường Phù lấy máu dị tộc cuồng ma viết xuống tên thật và tôn hiệu của Quy Hoành Thu và Sở Ma ở giữa không trung, sau đó coi đây là trung tâm, bắt đầu cẩn thận vẽ một phần phù văn cực kỳ phức tạp.

Hắn ta vừa vào mộng cảnh, hiện tại tiên vị không đủ, không thể trực tiếp vượt qua khoảng cách rộng lớn liên lạc với tòng tiên.

Chỉ có thể mượn nhờ máu dị tộc cuồng ma, thi triển Thủy Kính thuật, dùng cái này để liên lạc với hai sư đệ sư muội.

Chương 1237: "Nguyên tiên" (1)

Sau một lúc lâu, Kê Trường Phù vẽ xong tùy ý bấm niệm pháp quyết, phù văn lập tức phát ra hai mặt thủy kính huyết quang gợn sóng, tự mình soi sáng ra bóng dáng hai người Quy Hoành Thu và Sở Ma.

Nhìn qua hai đồng môn này, hắn ta thản nhiên phân phó: "Đừng quan tâm những lời cầu xin kia, chuyên tâm điều tra vực sâu, tìm kiếm 'nguyên tiên' mà chúng ta có thể đối phó."

Trong trời sao.

Hư không vô ngần, khó mà tính toán ngôi sao nhẹ nhàng trôi nổi.

Ngọc Tuyết Chiếu mở mắt ra, đánh giá một vòng xung quanh, không thấy Cấu chủ nhân nhà mình, hơi nghi ngờ nhưng rất nhanh nàng không tiếp tục để ý loại chuyện nhỏ nhặt này nữa.

Dù sao, nàng đã quen bị Cấu chủ nhân ném lại...

Vào lúc này, bên tai nàng vang lên tiếng cầu xin: "Duy Hàm Hi...

Khương thị chắp tay... Kính mong thượng thần thương xót... Phù hộ cho trưởng tử... Vô cùng chân thành cầu xin... Cẩn từ."

"Cầu mưa... Thường nắng... Chân thành cầu xin, ngưỡng cầu...

Linh trạch... Linh đức... Cực kỳ chân thành"

"Nằm lấy... Thật thánh... Phục nguyện lực lượng sở kham, theo phúc tất cả...

"Phục niệm Nam thị tuổi nhỏ... Thường gian nan khổ cực, yên vui lại ít... Phục nguyện... Mong được an thân..."

Hả?

Đây là cái gì?

Ngọc Tuyết Chiếu đưa mắt nhìn quanh không có gì ngoài biển sao vô cùng vô tận, cũng không có cái gì hết. Nhưng từng tiếng cầu xin lại như thủy triều tràn vào trong tai nàng.

Nàng thấy mới lạ lắng nghe, nhưng nàng không có khái niệm gì với công danh.

Bởi vậy, kiềm chế tính tình nghe một lát, lực chú ý của Ngọc Tuyết Chiếu nhanh chóng tập trung vào một lời cầu mưa.

Ngay sau đó, trước mắt nàng hiện ra một khoảng mặt đất nứt nẻ.

Đất cằn nghìn dặm, dân chúng lầm than.

Đầu tường tòa thành trì nào đó, trên bàn thờ trang trí sắc màu rực rỡ, đã bày đủ ba loại động vật và trái cây cúng tế.

Mấy quan viên cẩm bào ô sa, trên người mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt nghiêm túc quỳ rạp xuống cách đó không xa, nhìn bàn thờ trước mặt, một người tóc xõa chân trần, trên người khoác áo lông vũ, bên hông buộc pháp khí Tế Tự khắc đầy phù văn.

Lúc này, theo tiếng chuông khánh dưới tay, Tế Tự đang khàn cả giọng nhảy múa.

"Tết"

Hoàn thành một đoạn vũ đạo cuồng loạn, Tế Tự cao lớn vạm vỡ, nhìn qua có thể biết ngay thân thể khoẻ mạnh, khuôn mặt đỏ hồng, đổ mồ hôi như mưa, không rảnh đưa tay lau sạch, nghiêm nghị quát: "Tế thượng thần..."

Còn chưa nói hết câu, phía dưới tường thành, mấy tử tù đã sớm bị đẩy quỳ gối, thẻ bài cắm sau lưng bị lấy đi, vẻ mặt đao phủ nghiêm túc, đồng thời rút đao, vung đao, vào vỏ...

Mấy cái đầu lâu theo cột máu phóng lên tận trời, lăn xuống trên mặt đất.

Lập tức có người xông lên nhặt đầu lâu, sau khi lau đơn giản một lượt, đặt lên khay gỗ đen mạ vàng, sau đó bước nhanh đưa lên tế đàn trên đầu tường.

"Xem ra nơi này khô hạn đã lâu, chẳng trách cầu mưa..." Trong trời sao, Ngọc Tuyết Chiếu thầm nghĩ: "Cái này đơn giản, ta đồng ý.

Nàng căn bản không biết phải truyền bá tôn hiệu, lúc này trực tiếp thi triển thuật pháp, cho một vùng này có mưa rơi xuống.

Thế là, ngay chớp mắt đầu lâu đám tử tù để lên tế đàn, trên bầu trời vạn dặm không mây, nắng gắt như lửa đột nhiên tuôn ra một đoàn mây đen, trong khoảnh khắc trời u ám sắp mưa!

Tất cả mọi người giật mình, chợt điên cuồng vui mừng.

"Thượng thần từ bi! Thượng thần từ bi! Cuối cùng trời đã mưa!"

Mấy tên quan viên cẩm bào không quan tâm thể thống triều đình, rối rít nhảy lên một cái, nhìn tầng mây cuồn cuộn trên đỉnh đầu, lôi điện đang xuất hiện, vui đến phát khóc, không ngừng chỉ lên trời vái chào, nức nở nói: "Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!"

Cùng lúc đó, cả tòa thành trì, từng nhà mở cửa sổ mở cửa đi, đi ra đầu phố, cảm nhận hơi thở mưa gió nổi lên, nâng vạt áo chấm nước mắt: "Trời sắp mưa!"

"Cuối cùng đã có mưa..."

"Thượng thần từ bi...

"Từ bị..."

"Xem ra thật sự vẫn phải tế người."

"Không sai, ta cũng nghe nói, mấy đầu lâu tử tù kia vừa trình lên, đã có mây..."

"Trời có mắt..."

"Sao ngươi cũng ra rồi? Không phải vẫn bị bệnh?"

"Bệnh này của ta là vì âu sầu mà ra. Bây giờ mưa gió đã đến, dù ta phải bỏ cũng bò ra xem..."

"Đã tròn bảy tháng không có một giọt mưa, bảy tháng, bảy tháng!"

"Hoa màu cũng bị mất, hồ nước khô, giếng khô, dòng sông đứt đoạn, ngay cả đầm lầy... Thành bắc có một mảnh đầm lầy lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu trộm cướp ẩn nấp, đều đã thấy đáy..."

"Đúng vậy, cuối cùng đã có mưa..."

Vẻ mặt đám lê dân kích động, dìu già dắt trẻ, lớn tiếng bàn tán, cả tòa thành trì như đột nhiên sống lại.

Một đám hài đồng choai choai bị lây nhiễm, không nhịn được cởi áo, vắt chân lên cổ chạy toàn thành, vừa chạy vừa kêu: "Sắp mưa!

Thu quần áo!"

"Ôi chao... Cuối cùng trời đã mưa...

Những ngày qua thành trì âm u đầy tử khí bởi vì đại hạn, lúc này lại tràn đầy sức sống và hy vọng. Trên đầu tường, Tế Tự cũng không nhịn được hơi nở nụ cười, nhưng vào lúc này, một giọt mưa lớn hơn toàn bộ thành trì rơi xuống từ trong mây đen.

Không, hẳn là đập xuống!

Màu sắc giọt mưa này óng ánh sáng long lanh, phản chiếu xuống nơi này lại tràn đầy quỷ dị và chẳng lành, tản ra đủ loại khí tức âm u lạnh lẽo, u ám, tĩnh mịch, diệt vong...

Ngay sau đó, cơn mưa to cuồng bạo lập tức giáng lâm.

Chương 1238: "Nguyên tiên" (2)

Chỉ trong một nháy mắt, trong nha môn có một cây nhóm phong thuỷ tỉ mỉ bảo dưỡng mới sống sót trong lần đại hạn này, thân cây to phải mấy người ôm mới hết không hề có chút sức chống cự nào, bị đập đến nhánh lá rách rơi, run lẩy bẩy.

Sau đó là căn nhà trong thành, ngoại trừ một vào căn nhà đặc biệt dốc hết vốn liếng lúc xây dựng, phần lớn phòng ốc cũng không chống đỡ được thời gian uống cạn chung trà, rên rỉ sụp đổ trong tiếng mưa rơi ù ù.

Đầu đường cuối ngõ, đám bách tính tràn đầy vui vẻ nghênh đón trận mưa lớn này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, kẻ yếu thể chất kém hơn gần như bị khí âm hàn thấm vào trong khoảnh khắc, đã mất đi tri giác...

Mưa to cọ rửa xuống, chẳng mấy chốc mặt đất khô nứt đã không chịu được cơn mưa to này.

Nước mưa thấm qua đê vỡ và cống rãnh giếng sâu trữ nước, lấp đầy sông hộ thành, rất nhiều hồ nước trong thành... Chẳng mấy chốc mặt đường ướt sũng.

Đủ loại tạp vật không ngừng lềnh bềnh trên mặt nước, ngẫu nhiên có vết máu và bóng người chợt lóe lên rồi biến mất.

Cơn mưa rơi không giảm chút nào, nước đọng nhanh chóng dâng lên.

Không lâu sao, những phòng ốc chưa đổ sụp kia cũng bị nước mưa ngâm và cọ rửa lung lay sắp đổ...

Vừa nãy thành trì còn mừng như điên, trong nháy mắt trở lại địa ngục nhân gian...

Trong trời sao, vẻ mặt Ngọc Tuyết Chiếu ngạc nhiên, mình thi triển thuật pháp lại đã trở nên kinh khủng như vậy?

Thế nhưng, dù sao sinh linh chết đi đều là trong mộng cảnh, huyễn tượng mà thôi, Ngọc Tuyết Chiếu không hề băn khoăn.

Hơn nữa người chết đều là Nhân tộc, cũng không phải Yêu tộc.

Nàng không hề quan tâm, sở dĩ vừa nãy bằng lòng thực hiện nguyện vọng của những người này, chỉ là nể mặt bọn họ dập đầu rất thành kính.

Ừ, hiện tại người chết hết, không thể dập đầu cho nàng, nàng muốn đổi một mục tiêu.

Không thể không nói, Đọa Tiên mộng cảnh này cũng rất thú vị!

Ngọc Tuyết Chiếu không có bất kỳ hứng thú gì với việc tăng tiên vị trong lời nói của Kê Trường Phù.

Từ giờ trở đi, nàng muốn chinh phục tất cả Nhân tộc ở thế giới này!

Để tất cả Nhân tộc đều phải quỳ trên mặt đất dập đầu cho mình...

Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức để mắt tới một lời khẩn cầu.

Trong trời sao.

Khoảng không vô ngần, mênh mông to lớn.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, sau khi nghe xong tiếng cầu xin lặp đi lặp lại bên tai, những lời khẩn cầu này, có cầu xin công danh, có cầu xin mưa, có cầu xin trị liệu bệnh chứng, có cầu xin tiền tài, có cầu xin lấy vợ sinh con, còn có cầu xin vận cá cược hanh thông...

Lúc hắn đang muốn chọn một từ đó, lại phát hiện lời cầu mưa đột nhiên biến mất, cùng lúc đó khí tức của Ngọc Tuyết Chiếu chợt lóe lên...

Ngọc Tuyết Chiếu đã đáp lại lời cầu mưa?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nếu là như vậy, vậy xem ra không chỉ một mình hắn có thể nghe được những lời cầu xin này!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, bắt đầu thông qua [ngự yêu huyết khế] cảm nhận vị trí của Ngọc Tuyết Chiếu.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện, [ngự yêu huyết khế] giữa mình và Ngọc Tuyết Chiếu biến mất không thấy.

Thay vào đó, lại là một loại liên hệ hoàn toàn khác như đúng mà sai.

"Xảy ra chuyện gì?" Bùi Lăng lập tức cảm thấy rất ngạc nhiên, Đọa Tiên mộng cảnh này không chỉ gỡ ra hiệu quả [Huyết Vô Diện] và [Thực Nhật bí lục] của hắn, ngay cả [ngự yêu huyết khế] giữa hắn và Ngọc Tuyết Chiếu cũng bị thay đổi?

Trong lúc tâm niệm chuyển động, hắn thử lợi dụng tầng liên hệ này để kết nối với Ngọc Tuyết Chiếu.

Nhưng Bùi Lăng nhanh chóng phát hiện, lớp liên hệ này ngoại trừ để hắn có thể cảm ứng được Ngọc Tuyết Chiếu còn sống, căn bản không có chút tác dụng.

Hắn cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên bí mật quan sát những lời cầu xin kia một chút, nhưng trước khi chưa làm rõ ràng tình hình cụ thể, sẽ không đáp lại bất kỳ điều gì.

Thế là, Bùi Lăng tập trung vào lời cầu xin đầu tiên vang lên bên tai mình.

Nhìn từ quy chế, đây là từ đường của một danh môn vọng tộc.

Chỉ có điều, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, trông đủ loại bày biện trước mắt có vẻ long trọng tinh tế, nhưng trên thực tế có rất nhiều dấu vết tu bổ.

Thậm chí, rõ ràng một cái ghế cách đó không xa đã gãy mất một cái chân, lại chưa từng thay đổi hoặc sửa chữa, mà dùng cách để nó dựa vào kỷ án đặt ở bên cạnh coi như góp đủ số.

Rất hiển nhiên, đây là một gia tộc đã sa sút.

Lúc này, từ thị giác quan sát của Bùi Lăng, trước mặt hắn lại trưng bày đồ cúng cực kỳ phong phú.

Năm loại quả, ba loại súc vật, muối dấm rau quả cùng một vò rượu lớn, được bày gọn gàng trên cái bàn thờ hẹp dài.

Mấy chục lão ấu đồng loạt quỳ gối phía dưới đều là nam tính, lúc này vẻ mặt lo lắng đang cầu xin: "Phù hộ cho trưởng tử... Cẩn từ.

Một người bị đám người vây vào giữa, thỉnh thoảng nhìn lên là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài hắn ta đoan chính, chỉ là trông chất phác có thừa mà thông minh không đủ.

Hiện tại hắn ta nửa tỉnh nửa mê theo tộc nhân cùng cầu nguyện, vẻ mặt rất ngoan ngoãn lại hơi khô khan, không hề có cảm giác thông minh và linh động mà nam tử nên có.

Phanh phanh phanh...

Chương 1239: Tăng lên (1)

Sau mỗi một lần cầu khẩn, tất cả mọi người cẩn thận quan sát bàn thờ và tượng thần, thấy không đáp lại liền dùng sức dập đầu, sau đó tiếp tục.

Bùi Lăng lẳng lặng nhìn tình cảnh này, không có bất kỳ động tác gì.

Người khẩn cầu có ý chí cực kỳ kiên định, hoặc phải nói mấy người làm chủ cực kỳ kiên định, dù tiếp theo một vài tộc nhân không duy trì được nữa, ngay cả thiếu niên kia cũng lung lay sắp đổ, nhưng vẫn kéo lấy thân thể sắp già kiên định quỳ xuống phía trước, lặp lại cầu xin, dập đầu, cầu xin, dập đầu...

Qua khoảng ba ngày ba đêm.

Khí tức mấy vị lão giả quỳ gối phía trước đều đã suy yếu, thân thể của bọn họ đã sớm không duy trì được, chỉ dựa vào ý chí lực để kiên trì.

Thấy thế, tộc nhân phía sau lập tức hơi bạo động, mấy người muối nói lại thôi, dường như muốn mở miệng thuyết phục trưởng bối dừng lại ở đây, nhưng e ngại uy nghiêm của trưởng bối không dám lên tiếng.

Lúc bọn họ do dự, trong trời sao, Bùi Lăng hơi híp mắt đã nhận ra sự khác thường.

Không hề do dự chút nào, hắn lập tức ẩn nấp tất cả khí tức.

Vào lúc này, một đạo khí tức âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt, bạo ngược giáng lâm.

Trong lúc im lặng, đồ cúng như lập tức trải qua trăm ngàn năm, nhanh chóng hư thối, bốc mùi, rữa nát...

Ngay sau đó, đạo khí tức này cũng như lúc đến, không chào hỏi, không đề nghị, lập tức biến mất.

Phàm nhân phát hiện biến cố, lần này lập tức quá vui mừng: "Đa tạ thượng thần! Đa tạ thượng thần... Đại công tử, nhanh! Nhanh đi lên dập đầu, thượng thần hưởng dụng đồ tế tự, đây là đồng ý lời cầu xin!"

Tâm nguyện đã được đáp lại, đám người không cầu nguyện nữa.

Lời cầu xin đã kết thúc, trước mắt Bùi Lăng lập tức bắt đầu mơ hồ, chẳng mấy chốc tâm thần hắn lại trở về trong trời sao.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, đúng là không chỉ mỗi hắn nghe được những lời cầu xin này!

Hơn nữa, chỉ cần có bất kỳ một sự tồn tại nào nghe được lời cầu xin tiến hành đáp lại, lời cầu xin sẽ biến mất.

Không có lời cầu xin tiếp dẫn, hắn cũng mất đi mục tiêu, một lần nữa trở lại trong trời sao...

Ngoại trừ cái đó ra, Bùi Lăng có thể xác định, người vừa ra tay không phải Ngọc Tuyết Chiếu, cũng không phải Kê Trường Phù, Quy Hoành Thu và Sở Ma!

Điều này nói rõ ngoại trừ bọn họ, trong mộng cảnh này có sự tồn tại của tiên nhân giống với bọn họ!

Kê Trường Phù chưa nói cho bọn họ biết điểm này!

"Tiếp theo... Làm sao bây giờ?"

"Làm thế nào mới có thể tăng lên 'tiên vị? Thỏa mãn những lời cầu xin này? Khai chiến với tiên nhân trong mộng cảnh?"

"Nếu Kê Trường Phù ở bên cạnh, ngược lại có thể xem hắn làm như thế nào..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến dùng hệ thống uỷ thác.

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn hệ thống có thể làm ra lựa chọn ưu tiên nhất.

Thế nhưng, nơi này là Đọa Tiên mộng cảnh ở sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Muốn dùng hệ thống uỷ thác, nhất định phải sớm chuẩn bị đầy đủ.

Thế là Bùi Lăng tâm niệm vừa động, đánh một đạo pháp lực vào cho pháp y, sau đó chờ giây lát, lại thấy pháp y không có chút phản ứng nào.

Hắn không nhịn được nhướn mày...

Vừa rồi [Huyết Vô Diện] mất đi hiệu lực, hắn còn tưởng không thể ngụy trang thân phận trong mộng cảnh. Hiện tại xem ra, rất có thể là không thể sử dụng tất cả pháp bảo.

Thấy pháp y mất đi hiệu lực, Bùi Lăng lập tức không dám sử dụng hệ thống lung tung, hiện tại hắn có quá ít hiểu biết với mộng cảnh này, trực tiếp sử dụng hệ thống uỷ thác có thể khiến mình chết rất thảm.

Sau khi do dự một lát, Bùi Lăng quyết định tiếp tục thu thập tin tức, hơn nữa chọn lựa một vài mục tiêu thích hợp để kiểm tra.

Vì vậy, hắn tập trung sự chú ý vào một lời cầu xin.

Sau khi tâm thần chìm vào, lập tức thấy một tòa sơn cốc hoang vắng.

Cửa cốc có rất nhiều cạm bẫy, cơ quan, cây cối che lấp, lúc này trong cốc có rất nhiều người, vị trí trung tâm là một đài cao được dựng tạm thời.

Mấy người áo đen quỳ trên đài cao.

Một bộ áo bào đen bao phủ từ đầu đến chân những người này ở bên trong, ngay cả đầu ngón tay cũng được che đậy cực kỳ kín kẽ, đang quỳ gối trước bàn tế, khẽ cầu xin.

Dưới đài là hơn ngàn đồng nam đồng nữ, lúc này đều đã hôn mê bất tỉnh, hình như bị rót thuốc.

Xung quanh những đồng nam đồng nữ này là một đám người trông coi cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung hãn, đều cầm vũ khí, lúc nhìn quanh còn thể hiện rõ vẻ ngang ngược.

Mặt trời sắp lặn, trong gió thêm chút ý lạnh.

Một tên áo đen trong đó nhìn xung quanh, không nhịn được tạm thời gián đoạn lời cầu xin, khàn giọng than thở: "1088 tên đồng nam đồng nữ, huyết tế đổi thêm hai mươi năm thọ nguyên cho chúng ta... Cũng không biết lần này có thể thành công hay không?"

Giọng đồng bạn bên cạnh hắn ta khàn khàn, từ tốn nói: "Không sao hết, nhiều lắm ngươi và ta chỉ sống được năm sáu năm nữa sẽ chết già. Nếu làm còn có một tia hy vọng."

"Không sai." Tên áo đen thứ ba khí tức yếu ớt nói: "Huống chi, dù không thành công, cũng chỉ lãng phí chút thời gian..."

"Những hài đồng này đều xuất thân hàn vi, dù bình an lớn lên, đời này cũng đã định sẵn tính mệnh nhiều thăng trầm, cuộc sống gian nan khổ cực. Hôm nay chúng ta huyết tế bọn họ, nếu thành công cũng sẽ lên như diều gặp gió, có thể hầu hạ bên cạnh chư tiên từ nơi sâu xa. Đây là tạo hóa lớn, cơ duyên lớn đến cỡ nào?

Hành động lần này là chuyện xấu ở trong mắt thế tục. Nhưng đối với những hài đồng này, thật ra là phúc duyên lớn lao..."

Chương 1240: Tăng lên

"Là cực kỳ cực...

tầm mắt của Bùi Lăng xuất hiện ở hư không, yên tĩnh quan sát cả sơn cốc.

Hắn lại đợi ba ngày ba đêm nhưng không thấy bất kỳ sự tồn tại nào ra tay. Rất rõ ràng, lần này không có bất kỳ một sự tồn tại nào bằng lòng đáp lại việc mà những người này đang cầu xin.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu, đây là mục tiêu mà hắn muốn chọn!

Đương nhiên, hắn cũng không thể thực hiện nguyện vọng của những người lấy việc huyết tế hài đồng vô tội để cầu xin tuổi thọ này, chỉ có điều phải dùng những người này kiểm tra một chút...

Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng thi triển [Oán Yểm thần thông].

Trong nháy mắt, trên đài cao cũng tốt, người trông coi xung quanh cũng được, ngoại trừ những đồng nam đồng nữ đang hôn mê kia, ác niệm của tất cả mọi người đều bị hấp thu, toàn thể ngây người bất động, lại lập tức trở nên vô dục vô cầu... Nói đúng ra, lúc này những người này đã hoàn toàn trở thành cái xác không.

Tất cả mọi thứ bên trong đã bị Bùi Lăng rút sạch!

Lời cầu xin dừng lại, ý thức của Bùi Lăng lại trở về trời sao.

Hắn cau mày, những phàm nhân trong mộng cảnh này quá yếu đuối! Vừa nãy hắn ra tay đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn lập tức diệt sát tất cả mọi người!

Thế nhưng...

Lần này hắn dùng [Oán Yểm thần thông] hấp thu được lực lượng rất tinh thuần!

Hơn nữa không giống với hiện thế, dùng [Oán Yểm thần thông] hấp thu trong mộng cảnh này, những lực lượng thôn phệ được hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán.

Mặc dù không nhiều, nhưng hắn thật sự mạnh hơn vừa rồi một chút.

Bùi Lăng thầm suy nghĩ: "Nếu rời khỏi mộng cảnh, có lẽ những lực lượng này sẽ biến mất... Không... Kê Trường Phù nói, sau khi ra ngoài sẽ càng thêm 'tôn quý'... Chẳng lẽ có thể giữ lại được?

Hoặc là giữ lại một bộ phận?"

"Mặc kệ nói thế nào, chỉ cần trong mộng cảnh này có đủ nhiều phàm nhân, đủ nhiều căm hận, dưới tác dụng của [Oán Yểm thần thông], ta có thể trở nên càng ngày càng mạnh"

"Đây là... Cách tăng lên 'tiên vị?"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, ngoại trừ hắn ra, đám người Kê Trường Phù không có [Oán Yểm thần thông], chắc chắn không thể dùng cách giống với hắn.

Nhưng lực lượng mà hắn lấy được từ trên người phàm nhân...

Không có gì bất ngờ xảy ra, cách tăng "tiên vị" thật sự có liên quan đến phàm nhân trong mộng!

Nếu không, không có chuyện vừa tiến vào đã có rất nhiều lời cầu xin của phàm nhân quanh quẩn bên tai.

"Thế nhưng, chọn lựa từng lời cầu xin như vậy, còn phải chờ ở bên trong mỗi lời cầu xin ba ngày, đề phòng bị sự tồn tại khác phát hiện... Quá lãng phí thời gian!" Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng: "Ta phải thử những cách khác nữa..."

Nghĩ đến đây, hắn lại quan sát một lời cầu xin.

Lần này, thứ hiện lên ở trước mặt Bùi Lăng là một khuê phòng trang trí hoa lệ, rèm châu trướng thêu, trong lò Toan Nghê mạ vàng có một cột khói xanh lượn lờ.

Một phụ nhân trẻ trung đầu đầy châu ngọc, khuôn mặt quyến rũ, dáng về phong lưu.

Lúc này đang quỳ gối bên trong chiếc rèm ở tận cùng, khuôn mặt đẹp đẽ đã vặn vẹo, vẻ mặt oán độc khẽ nỉ non: "Cầu xin... Tiện tỳ Tiền thị... Có thai... Chết bất đắc kỳ tử... Cầu xin tiện tỳ Tiền thị dòng dõi đoạn tuyệt... Bạc mệnh... Khẩn xin... Cẩn từ."

Hình như phụ nhân này là một tiểu thiếp, lại đang nguyền rủa chủ mẫu vừa có thai, hy vọng chủ mẫu một xác hai mạng, cho mình có cơ hội làm vợ kế.

Ngoài ra, nàng cũng không hy vọng dòng dõi của chủ mẫu sống sót, chiếm lấy thân phận con vợ cả, ảnh hưởng tiền đồ tương lai của hài tử nàng.

Tầm mắt của Bùi Lăng là một khối thần vị mà nàng đang lễ bái ở trước mặt.

Hắn yên lặng đợi ba ngày, phát hiện không có bất kỳ sự tồn tại nào chú ý tới nơi này, lúc này mới cẩn thận khống chế sức mạnh, thi triển [Hoặc Hồn thần thông 1...

Phụ nhân kia hoàn toàn không chịu nổi một chút cảm xúc ý chí của hắn, lúc này hai mắt lồi lên, cái trán hằn lên từng sợi gân xanh, da thịt vốn tuyết trắng tinh tế mịn màng, lập tức biến thành màu xanh tím.

Nàng ngẩng đầu lên phát ra một tiếng hét to cực kỳ bi thảm, tiếng kêu chưa dứt lại chuyển thành "ha ha ha" cười to... Lại trực tiếp điên rồi!

Lời cầu xin dừng lại, Bùi Lăng trở về trời sao, khẽ nhíu mày:

" [Hoặc Hồn thần thông] cũng không được..."

Suy nghĩ trong chốc lát, hắn tiếp tục lựa chọn một lời cầu xin.

Thế giới mộng cảnh.

Trung Thổ, Đại Lương quốc.

Điển thiêm thự.

Sâu trong quan nha, trong một căn thư phòng trang trí trang trọng uy nghiêm, một tên quan viên tuổi chừng bốn mươi, mặt đen ngắn râu đang vùi đầu vào công văn, cầm bút son trong tay nhanh chóng phê duyệt từng phần công văn.

Đúng vào lúc này, một thủ hạ đi tới từ gian ngoài, sau khi đến trước bàn dài hành lễ, giọng nói nghiêm nghị bẩm báo: "Thiêm soái, Di Hà phủ xuất hiện một tai hoạ cực kỳ ly kỳ:

"Quan phủ nơi đó không thể quyết định, vì vậy cấp báo lên triều đình, thỉnh cầu cân nhắc quyết định"

"Triều đình lệnh Điển thiêm thự tra rõ."

Thiêm soái kia tạm thời dừng bút son, phân phó: "Nói."

"Di Hà phủ có một gia tộc quyền thế Cố thị, con thứ năm của hắn cưới thê tử nhiều năm không sinh đẻ, gần đây thê tử của hắn đến Diệu Chân quan nghe đồn khá linh nghiệm cầu phúc cầu tử.

Nhưng chủ tớ và người có liên quan ở trong điện hơn nửa ngày, lại phát hiện đều đã hóa thành 'tà đọa'"

Chương 1241: "Tà tiên" khôi phục

"Hơn nữa rõ ràng lúc xuất phát Ngũ phu nhân Cố thị kia vẫn là phụ nhân chưa sinh đẻ, lại sinh dục trên trăm 'tà đọa' trong điện...

"Hiện tại Di Hà phủ đã phong tỏa Diệu Chân quan, đồng thời mời chào nhân thủ đánh giết rất nhiều 'tà đọa"

"Chỉ là nghe đồn tính tình Ngũ phu nhân kia ôn nhu hiền lành, tốt bụng, không hiểu vì sao trở thành 'tà đọa; những người ở đó đều bàng hoàng..."

Còn chưa nói hết câu, lại có một người bước vào bên trong, trầm giọng bẩm báo: "Thiêm soái, Phượng Lăng phủ xảy ra chuyện!

Năm nay nạn châu chấu ở Phượng Lăng phủ là nghiêm trọng nhất. Những ngày qua lê dân nơi đây đều đang chuẩn bị tế tự thượng thần, lấy đó để xua đuổi nạn châu chấu"

"Nhưng vừa nãy có người bẩm báo, nói là trong phủ này có vài chục thôn xóm, trong lúc chuẩn bị đồ tế lại tự dưng nổi điên..."

Thiêm soái cau mày, nhanh chóng tiếp nhận hai phần hồ sơ vụ án, nhưng còn chưa kịp xem xét lại có người đến bẩm báo:

"Thiêm soái, Đằng Việt phủ bị hạn hán tai ương đã nhiều tháng, nhưng ba ngày trước chợt hạ xuống cơn mưa to, hiện tại toàn bộ Đằng Việt phủ đã hóa thành một vùng biển mênh mông... Lê dân, súc vật chết chìm nhiều vô số kể, căn nhà sụp đổ, tài vật tổn thất, càng khó mà thống kê"

"Phủ lân cận đi thuyền đến dò xét, phát hiện ngay cả tường thành Đằng Việt phủ cũng đã đổ sụp hơn phân nửa..."

Nghe vậy, khuôn mặt Thiêm soái tối tăm, không nói tiếng nào tiếp nhận ba phần hồ sơ vụ án, cúi đầu xem xét.

Sau khi cẩn thận xem xong, vẻ mặt hắn ta càng âm trầm hơn, sau đó phân phó: "Điều người có năng lực đến ba khu này, điều tra rõ ràng đến cùng:

Ba người đồng thanh đáp: "Vâng!"

Ngay sau đó, Thiêm soái lại sắp xếp sai phái một lượt.

Thấy hắn ta không có phân phó gì khác, thủ hạ đang muốn giải tán, một người trong đó hơi do dự thêm một lúc mới nói: "Thiêm soái, ba chuyện này đều rất quỷ quyệt."

"Có thể... Là "Tà tiên' bắt đầu khôi phục không?"

Thiêm soái trầm giọng nói: "Có khả năng này."

"Cho nên, người tiến về điều tra nhất định phải mang theo tiên khí mà 'Chính tiên' ban thưởng, tránh để tổn hại."

Vẻ mặt thủ hạ nghiêm nghị nhìn nhau một chút, trong mắt đều hiện ra vẻ sầu lo rõ ràng.

"Tà tiên" khôi phục... Thiên hạ sắp loạn!

Lúc này, lại có một tên thủ hạ vội vàng tới, bẩm báo: "Thiêm soái, trong sơn cốc cách trăm dặm về phía tây bắc phủ thành Lô Đông phủ, phát hiện đồng nam đồng nữ hôn mê và mấy trăm người lớn. Nhìn tình hình trong cốc, chắc là trưởng giả mấy gia tộc quyền thế nơi đó bị 'Bái Tiên giáo mê hoặc, cướp giật hài đồng, ý đồ lấy huyết tế đổi việc tăng thọ nguyên cho bản thân..."

"Nhưng bây giờ, tất cả người lớn đều đã trở thành cái xác không hồn.

"Mặc dù đám hài đồng không có gì đáng ngại, nhưng bọn họ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cũng không biết vì sao."

"Bái Tiên giáo" là tà giáo mà đám người Đại Lương đều biết, việc ác tội lỗi chồng chất, cho tới bây giờ chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Những người có liên quan đến xảy ra chuyện, vốn phải là một tin tức tốt.

Nhưng hiện tại nghe vậy, Thiêm soái lại không vui vẻ nổi.

Liên tục xảy ra nhiều tai ương quỷ quyệt như vậy, việc "Tà tiên"

khôi phục đã bày ra ngay trước mắt!

Kìm nén sự xúc động muốn đưa tay lên xoa trán, Thiêm soái mặt không thay đổi phân phó: "Ra lệnh cả nước điều tra rõ, cấm dân chúng tự bày đàn tế tự."

"Người tố cáo trọng thưởng, người che giấu chịu tội theo."

"Từ ngày hôm nay, bất kỳ việc tế tự gì đều phải báo cáo quan phủ, được nơi đó ký xác nhận mới có thể tiến hành"

"Nếu không đều cho là tế tự 'Tà tiên, giết chết không luận tội!"

Trong biển sâu.

Bóng tối vẫn lạnh lẽo yên tĩnh.

Chung Quỳ Việt Cức nhẹ nhàng trôi nổi, trong lòng đang suy nghĩ...

Trải qua việc thử nghiệm trong những quay qua, hắn ta vì lan truyền tôn hiệu của mình ra ngoài, đã cố ý đáp lại một phàm nhân tên là "Diệp Huy" khẩn cầu lực lượng báo thù, lấy pháp lực khắc xuống một bản công pháp trụ cột nhất ở trên phiến đá trước người hắn ta.

Hơn nữa, còn để lại tôn hiệu của mình ở phía cuối công pháp.

Phàm nhân trong mộng cảnh này thật sự quá yếu ớt, vì vậy hắn ta chỉ truyền thụ công pháp giúp cường thân kiện thể, thoát thai hoán cốt, chỉ cần những phàm nhân này chăm chỉ tu luyện, trở thành tu sĩ cấp cao trong mộng cảnh, chắc có thể chịu đựng giọng nói của hắn ta, từ đó về sau chỉ chấp hành mệnh lệnh của hắn ta.

Có lẽ hành động này cần tốn thời gian rất dài rất dài.

Nhưng vì cái gọi là một giấc chiêm bao ngàn năm, ngàn năm một giấc chiêm bao, tốc độ thời gian trôi qua trong Đọa Tiên mộng cảnh không giống với hiện thế.

Ở chỗ bọn họ vượt qua một ngàn năm, có lẽ ở hiện thế chỉ là một ngày ngắn ngủi...

Sự thật chứng minh, chiêu này của Chung Quỳ Việt Cức có hiệu quả cực kỳ tốt.

Phàm nhân gọi là "Diệp Huy" lập tức ghi nhớ tôn hiệu do hắn ta để lại, hơn nữa ban ngày chủ động tuyên dương tôn hiệu, dấu vết tiên nhân, mời chào đệ tử, ban đêm thì khổ tu công pháp trên phiến đá.

Hiện tại, Chung Quỳ Việt Cức đã có gần một trăm truyền nhân cực kì thành kính với hắn ta.

Phiến đá ghi chép công pháp lúc trước được những đệ tử này đặt tên là "Việt Tiên thạch bản".

Chương 1242: Động tác nhanh lên! (1)

Nghĩ đến đây, hắn ta tập trung lắng nghe tiếng thì thầm bên tai, đang muốn tiếp tục đáp lại một lời cầu xin, một khí tức lạnh băng, bạo ngược, cường đại lại quỷ quyệt đột nhiên giáng lâm.

Chung Quỳ Việt Cức lập tức cảnh giác, sau đó thấy một khí tức cường đại, vẻ ngoài như dị tộc cổ sơ xuất hiện ở trước mặt mình!

Hoàng triều không thăm dò Vĩnh Dạ hoang mạc quá nhiều, nhưng bây giờ nhìn khí tức phát ra quanh người dị tộc... Đây là "Nguyên tiên" thế giới mộng cảnh!

Trong hai con ngươi của dị tộc kia một mảnh xanh thẳm, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt dưới đáy biển tối tăm.

Lúc hắn ta nhìn thấy Chung Quỳ Việt Cức cũng hơi hoảng sợ, chợt nổi giận quát: "Ngoại tiên! !!"

Không hề do dự chút nào, dị tộc trực tiếp phát động công kích với Chung Quy Việt Cức.

Oanh!

Bên trong biển sâu, một trận tiên chiến lập tức bộc phát!

Biển sâu.

Bóng tối vẫn lạnh băng.

Chung Quỳ Việt Cức nhẹ nhàng trôi nổi, trong lòng đang suy nghĩ...

Sau lần trước hắn ta đáp lại lời cầu xin con cái kia đã qua rất nhiều thời gian, hiện tại tôn hiệu của hắn ta đã lan truyền rộng rãi trong phàm nhân.

Chủ yếu công lao vẫn thuộc về vị phụ nhân sinh hạ trăm tên dòng dõi kia...

Mặc dù trăm tên dòng dõi kia bị quan phủ nơi đó vây quét, nhưng dựa vào sự nhanh nhẹn và sinh mệnh lực vượt xa người thường, vẫn ung dung chạy khỏi Diệu Chân quan.

Bởi vì những mầm mống này đều do lực lượng của Chung Quỳ Việt Cức sinh dục, cho nên đủ để tiếp nhận tiếng nói của hắn ta.

Hiện tại, dưới sự phân phó của Chung Quy Việt Cức, đang lan truyền tôn hiệu của hắn ta khắp nơi, đã tích lũy được rất nhiều tùy tùng... Ở trong đó, phần lớn đều là phụ nhân nhiều năm không con, hy vọng có thể sinh ra một con trai nửa con gái...

Vì tiện truyền bá tôn hiệu của mình, Chung Quỳ Việt Cức tính những người này vào là đệ tử của mình.

"Không biết tình huống bên 'Ninh' như thế nào?"

Đang nghĩ ngợi, Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên nhướn mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên "Nguyên tiên" dáng vẻ dị tộc trong biển sâu, đã đứng ở sau lưng hắn ta.

Đôi mắt màu u lam nhìn chằm chằm vào trên người hắn: "Ngoại tiên!"

"Giết!"

Vực sâu.

Hủy diệt, sa đọa, bóng tối, tà ác... Chầm chậm bốc hơi.

Kê Trường Phù đạp không mà đứng, bên cạnh là hai người Quy Hoành Thu và Sở Ma đến chậm hơn một bước, đang đứng một trái một phải.

Trước mặt ba người không xa là một dị tộc "Nguyên tiên" đầu mọc sừng thú, toàn thân tím đen, bốn tay một mắt.

Tên dị tộc "Nguyên tiên" này có dáng người tráng kiện khôi ngô, mặc một bộ trường bào không tay thẳng đứng kiểu dáng đơn giản, để lộ ra hai cái tay khỏe mạnh, bắp thịt cuồn cuộn, ngực người này nhô lên thật cao, lại là một nữ tiên.

Hiện tại, quanh người nữ tiên vết thương chồng chất, tiên huyết văng khắp nơi, khí tức suy sụp, một đôi tròng mắt màu xanh lục vẫn nhìn chằm chằm ba tên "Ngoại tiên" trước mặt, tràn đầy căm thù và oán hận.

Kê Trường Phù không quan tâm đến điều này, hắn ta giáng lâm tầng thứ ba ở vực sâu, nơi đây là tầng vực sâu thứ hai.

Đây là cấp độ vực sâu của Quy Hoành Thu.

Những ngày qua, hắn ta không ngừng thi triển thủ đoạn, xác định vị trí của hai vị sư đệ sư muội, khó khăn lắm mới tìm ra.

Hiện tại ba người đồng loạt ra tay, rất thoải mái đánh bại "Nguyên tiên" trong tầng vực sâu thứ hai trước mặt.

Đúng vào lúc này, Quy Hoành Thu chán ghét nhìn nữ tiên, hỏi:

"Phù Tiên muốn giết dị tộc này sao?"

Thiên Sinh giáo coi người quý nhất, xem thường tất cả dị tộc.

Không nói đến vị nữ tiên dị tộc trước mắt có vẻ ngoài thô bỉ không chịu nổi, quả thật nhìn một cái cũng thấy bị xúc phạm.

Đối phương đã mất đi sức phản kháng, dựa theo suy nghĩ của Quy Hoành Thu, vậy dứt khoát hủy thi diệt tích nó, tránh để lại nơi này cho chướng mắt...

Nhưng Kê Trường Phù nghe vậy lại lắc đầu, bình tĩnh nói: "Quy tắc trong bản nguyên mộng cảnh Đọa Tiên có chỗ khác với hiện thế"

"Nơi đây phàm nhân yếu đuối, không thể thừa nhận thủ đoạn ban ân của chúng ta."

"Nhưng, 'Nguyên tiên' trong mộng cảnh lại có thể"

Lập tức, hắn ta phân phó Sở Ma: "Ngươi đi thải bổ tên 'Nguyên tiên' này, nhất định phải thải bổ nó đến chết, mới có thể thu được toàn bộ tiên lực của nó."

Sở Ma nghe vậy lập tức ngơ ngẩn, thải bổ tên dị tộc dáng vẻ hình thù kỳ quái, lớn lên trông còn xấu hơn những yêu thú do Thiên Sinh giáo nuôi dưỡng? ?

Hắn ta cũng không phải Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng mới lên, ai cũng ra tay được?

Thấy Sở Ma không có hành động, vẻ mặt lại do dự, Kê Trường Phù lập tức lạnh lùng nói: "Nhanh chóng đi lên thải bổ, đừng lãng phí thời gian!"

Sở Ma tê cả da đầu, vội vàng nói: "Thiếu giáo chủ, dị tộc vốn vô cùng ti tiện, dị tộc trước mắt này càng không biết thiên ý, lại dám đối đầu với chúng ta, thật sự tội đáng chết vạn lần!"

"Tội nhân như thế sao xứng làm lô đỉnh?"

"Ta thấy không bằng trực tiếp giết nàng được rồi:

Kê Trường Phù lạnh lùng nói: "Ngươi có hai lựa chọn: Thứ nhất, làm theo lời ta bảo; thứ hai, chết!"

"Thế nhưng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chết ở trong Đọa Tiên mộng cảnh, nhục thân thần hồn đều bị Đọa Tiên mộng cảnh thôn phệ, tiếp theo hóa thành nhân vật trong mộng cảnh"

"Bất kỳ thủ đoạn sống lại, bỏ chạy, ngụy trang gì ở ngoại giới, cho dù là thủ đoạn giữ mạng áp đáy hòm trong giáo cho chúng ta, đều không có tác dụng ở chỗ này."

Chương 1243: Động tác nhanh lên! (2)

Sở Ma thay đổi sắc mặt, thấy Thiếu giáo chủ thật sự quyết tâm, ham muốn sống điều khiển, hắn ta đành phải kiên trì đi về phía nữ tiên dị tộc kia.

Hắn ta chậm rì rì đi đến bên cạnh nữ tiên dị tộc, chỉ nhìn mặt mũi của đối phương đã cảm thấy buồn nôn.

Hắn ta vội vàng nghiêng mặt sang chỗ khác không nhìn đối phương, chợt lấy ra một viên đan dược từ trong túi trữ vật, viên đan dược này có màu hồng nhạt, quanh quẩn một vòng sương mù màu hồng nhàn nhạt, tản ra mùi thơm ngọt ngào.

Đây là đan dược thôi tình đặc biệt của Thiên Sinh giáo, dược tính vô cùng bá đạo, có thể khiến tu sĩ thanh tâm quả dục lập tức dục niệm mọc lan tràn, ngoại trừ song tu thì không còn ý nghĩ gì khác.

Bình thường loại đan dược này đều sử dụng cho lô đỉnh, hoặc là mục tiêu muốn thải bổ, vì vậy chỉ theo đuổi hiệu quả, không quan tâm sự tổn thương nhất định mà nó tạo ra cho tu sĩ.

Nhưng hiện tại, Sở Ma thật sự không ra tay được, chỉ có thể liều mạng chấp nhận dược tính ăn mòn, cũng muốn dựa vào tác dụng của đan dược.

Kê Trường Phù đứng bên cạnh nhìn xem, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Trong Đọa Tiên mộng cảnh, đan dược hiện thế không có bất kỳ tác dụng gì."

"Pháp bảo cũng thế"

"Nơi đây, chỉ có thủ đoạn do bản thân chúng ta nắm giữ, mới có thể dùng đến"

"Động tác nhanh lên, tiếp theo chúng ta còn phải đi săn càng nhiều 'Nguyên tiên' hơn."

Nghe đến đó, sắc mặt Sở Ma vô cùng khó coi, lập tức nhẫn nhịn nhắm hai mắt lại, tưởng tượng nữ tiên dị tộc trước mặt thành một mỹ nhân dáng người nở nang thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, sau đó trong ánh mắt căm hận sợ hãi của đối phương, nghiêng người đè xuống...

Sau tròn một ngày một đêm, cuối cùng Sở Ma đã thải bổ nữ tiên dị tộc đến chết, ngay chớp mắt sinh cơ của nữ tiên dị tộc tiêu tán, hắn ta có thể rõ ràng cảm giác được, một luồng lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể mình.

Thực lực của hắn ta lập tức tăng lên rất nhiều!

Nhưng cùng lúc đó, bên tai hắn ta cũng truyền tới một vài lời thì thầm trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Sở Ma mở to mắt, nhìn thi thể nữ tiên dị tộc trên mặt đất, hắn ta cố nén cảm giác nôn mửa, nhanh chóng mặc xong quần áo, quay lại sau lưng Kê Trường Phù.

Sắc mặt Kê Trường Phù bình tĩnh, không hề có chút rung động nào với tình cảnh trước mắt, chỉ ngắn gọn phân phó: "Đi"

Trời sao.

Mênh mông, sáng chói, lạnh lẽo, cao xa...

Ngọc Tuyết Chiếu áo trắng váy hồng, dưới váy còn lộ ra chút đuôi cáo. Nàng hơi lắc đầu, tai hồ ly xù lông run lên một cái, trong mắt hồ ly quyến rũ hẹp dài tràn đầy hứng thú.

Đã qua rất nhiều ngày, trong khoảng thời gian này có vô số phàm nhân bị nàng đùa chơi chết.

Mặc dù không biết nhiều với chỗ này, nhưng thông qua tổng kết từ lời cầu xin trong những ngày qua, nàng cũng biết rõ một ít quy luật...

Lúc này này, tâm thần nàng chìm vào một lời cầu xin, đang từ một góc độ cực cao quan sát một đám phàm nhân phía dưới...

Trong tầm mắt là một bến cảng to lớn.

Vô số thuyền đánh cá có to có nhỏ đang căng cánh buồm, chuẩn bị xuất phát.

Bến cảng cố ý dọn ra một bãi đất trống.

Đắp đất làm đài, trên đài lại dựng một tòa tượng thần to lớn cao mười mấy trượng.

Vẻ ngoài tượng thần này là một nam tử có mặt mày cương nghị, dáng người khôi ngô, thoạt nhìn hắn ta rất giống Nhân tộc, cẩn thận quan sát mới có thể thấy, hai tay đối phương đều có mười hai ngón tay, xương đuôi còn kéo một cái đuôi dài trải rộng gai ngược.

Tượng thần đội mũ miện mười hai chuỗi ngọc, cầm trong tay búa rìu, đeo trang sức hoa mỹ, lúc này đang trợn mắt tròn xoe nhìn mặt biển xa xa.

Dường như sẽ ra tay đánh nát tất cả sóng to gió lớn bất cứ lúc nào.

Phía dưới tượng thần là đủ loại đồ ăn rượu nước bày lên làm đồ cúng.

Rất nhiều phàm nhân mặc quần áo sáng sủa, trên vẻ mặt trang trọng lộ ra vẻ vui sướng, xếp hàng cúng bái.

Trưởng giả đứng đầu tiên đang run rẩy kể rõ mục đích đại tế lần này: "Cầu xin... Sóng biển ổn định... Bắt được rất nhiều cá... Ngũ cốc được mùa... Đan khẩn... Chỉ là... Vô cùng... Cẩn từ"

Đây là một thị trấn gần biển, tập thể ra biển đánh bắt, cầu xin trong chuyến đi này sóng gió bình tĩnh, đừng gặp phải tình huống nguy hiểm gì, hơn nữa bắt được nhiều cá. Vì thế, bọn họ hứa hẹn, sau khi bình an trở về chắc chắn sẽ là tổ chức đại tế một lần nữa ở trước mặt tượng thần, lại cung cấp đồ vật phong phú, tuyệt đối không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu...

Ngọc Tuyết Chiếu nghe một lát, lập tức âm thầm thi triển huyễn tượng.

Trong nháy mắt, tượng thần cao lớn do đám phàm nhân này cố ý dốc hết sức bình sinh mang ra từ trong từ miếu thờ hóa thành một bức tượng Cửu Vĩ bạch hồ cũng cao lớn!

Ngay sau đó, Ngọc Tuyết Chiếu cách không khắc xuống tôn hiệu của mình ở phía dưới bệ của tượng thần.

"Đế", Trên bến tàu, lúc này sự chú ý của rất nhiều phàm nhân đều đặt ở phía trên tượng thần, thấy biến cố đột ngột như thế, không nhịn được quá sợ hãi!

Về sau, cứ như lúa mạch bị cắt đổ, mọi người cùng nhau quỳ xuống, vừa liều mạng dập đầu với tượng thần, vừa cao giọng kêu lên: "Dấu vết tiên nhân! Dấu vết tiên nhân! ! Tiên nhân hiển linh...

Hiển linh..."

Chương 1244: Triều bái thánh địa

Trong trời sao, trong tầm nhìn của Ngọc Tuyết Chiếu, Nhân tộc ở bốn phương tám hướng đang liều mạng dập đầu với mình.

Nàng rất đắc ý!

Từ khi nàng còn nhỏ đã bị bắt vào Trọng Minh tông lên, nàng vẫn sống trong ngày tháng bị tu sĩ cấp cao các lộ chèn ép. Dù lúc vừa đi theo Bùi Lăng, tu vi của Bùi Lăng không bằng nàng, nhưng [ngự yêu huyết khế] cực kỳ bá đạo, nàng vẫn bị người kia nô dịch.

Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác hô mưa gọi gió này, gần như ung dung thoải mái không gì không làm được.

Tất cả thuật pháp của nàng đều được tăng cường ngàn vạn lần ở trong Đọa Tiên mộng cảnh này.

Hiện tại thi triển huyễn tượng, có thể trực tiếp làm hiện thực biến thành huyễn tượng, hoặc là huyễn tượng hóa thành hiện thực.

Ngọc Tuyết Chiếu căn bản không biết trong Đọa Tiên mộng cảnh này còn có "Nguyên tiên" do bản thân mộng cảnh diễn sinh. Dù sao hiện tại toà tượng thần này biến thành tượng thần trong tưởng tượng của nàng, về sau nơi này là thánh địa triều bái nàng!

Cảm nhận được rất nhiều phàm nhân đầy cung kính dập đầu triều bái, Ngọc Tuyết Chiếu hài lòng nở nụ cười.

Đây đã là tòa tượng thần thứ hai mươi ba mà nàng chiếm lấy.

Hiện tại mỗi ngày có càng ngày càng nhiều người dập đầu với nàng!

Ngoại trừ cái đó ra, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này, rõ ràng mình không tu luyện, thực lực lại không hề dừng tăng trưởng, hình như mạnh lên rất nhiều?

Đúng vào lúc này, trong trời sao không có dấu hiệu nào mở ra một vòng xoáy, một nam tử dị tộc thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mày cương nghị, hai tay đều có mười hai đốt ngón tay, kéo một cái đuôi dài mọc đầy gai ngược đột nhiên xuất hiện.

Hình dáng tướng mạo, trang phục của hắn ta giống hệt với bức tượng thần vừa bị Ngọc Tuyết Chiếu thay thế.

Lúc này, vẻ mặt nổi giận nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu: "Ngoại tiên!"

"Chết! !!"

Một nơi nào đó trong trời sao.

Thâm trầm, mênh mông, rộng rãi, trống vắng...

Bùi Lăng đạp không mà đứng, như có điều suy nghĩ.

Những ngày qua, hắn đã thử tất cả thủ đoạn có thể sử dụng một lần.

Trong đó [Oán Yểm thần thông] có thể hấp thu lực lượng từ trên người phàm nhân.

[Hoặc Hồn thần thông], phàm nhân không chịu nổi tâm tình của hắn, sẽ trực tiếp điên cuồng đọa hóa thành quái vật không rõ.

Về phần [Vĩnh Chú thần thông] cùng với thuật pháp khác sẽ trực tiếp diệt sát sinh linh phàm tục.

Thậm chí những phàm nhân này đều không thể thừa nhận được tiếng nói chuyện của hắn.

Ngoại trừ cái đó ra, [Thực Nhật bí lục] có thể trộm lấy thân phận phàm nhân trong mộng cảnh.

Đúng vậy, Đọa Tiên mộng cảnh chỉ cấm ngoại vật bao gồm pháp bảo, phù lục, tất cả công pháp và thuật pháp mà bản thân nắm giữ đều có thể sử dụng bình thường.

Hơn nữa hiệu quả sẽ bị mở rộng vô số lần!

Lúc hắn vừa tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh, không thể sử dụng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang thành Khang Thiếu Dận, đây cũng không phải là công pháp có vấn đề, mà là ở trong Đọa Tiên mộng cảnh này, không thể ngụy trang thành nhân vật bên ngoài mộng cảnh.

Lúc này, tâm thần Bùi Lăng chìm vào lời cầu xin nào đó, lập tức thấy được một cảnh tượng...

Trong tầm mắt thoạt nhìn như một gian mật thất trong lòng đất.

Nó chiếm diện tích rộng lớn, trên vách tường xung quanh đốt từng ngọn đèn dầu người, lúc chiếu sáng tản ra mùi hương cổ quái khó ngửi.

Trong mật thất cố ý dọn ra một bãi đất trống, lúc này đang trưng bày một tòa điện thờ đen sì.

Bảy người gồm lão ấu quỳ trước điện thờ.

Hai nam tử quỳ trên cùng một người sắp già, một người đang lúc tráng niên, nhìn mặt lại là một đôi phụ tử.

Phía sau bọn họ là một lão phụ tóc trắng xoá, cùng một phụ nhân trung niên.

Người quỳ cuối cùng là ba hài tử tuổi tác từ mười bảy mười tám tuổi đến năm sáu tuổi.

Trên mặt bảy người này có sự tương tự rất vi diệu, quan hệ máu mủ nhìn qua có thể biết ngay.

Tính chất kiểu dáng quần áo của bọn họ đều cực kỳ tinh tế, dù là một cái ban chỉ phỉ thúy cực lên trên ngón tay nam tử, ngọc bội không có chút tạp chất nào treo bên hông, hay trên người các nữ quyến đầy châu ngọc, đều cho thấy bọn họ sống an nhàn sung sướng, gia cảnh giàu có.

"Chắp tay... Cầu xin... Bệnh nặng kéo dài... Vào chẳng đủ ra... Cầu xin chân thánh chiếu cố... Nguyện dùng thân này để tế... Vô cùng chân thành cầu xin. Cẩn từ."

"Chân thánh chiếu cố... Chúng ta nguyện hy sinh... Cẩn từ."

Trình Tri Nhân và phụ thân Trình lão đầu quỳ gối ở phía trước cả nhà, lần lượt niệm tụng cầu xin, vẻ mặt buồn bã đau khổ, trong lòng tràn đầy căm hận.

Từng thế hệ Trình gia bọn họ đều làm buôn bán người.

Lúc đầu chỉ là thu mua hài đồng trong tay phụ mẫu, thu mua thê tử từ trong tay trượng phu, thu mua tỷ muội từ trong tay huynh đệ... Mặc dù cũng có lợi nhuận, dù sao còn có chi phí.

Lúc Trình lão đầu còn trẻ, suy nghĩ nhạy bén, bắt đầu trực tiếp cướp giật lừa bán, quả nhiên lợi nhuận tăng vọt, nhanh chóng phú quý.

Những năm gần đây, số hài đồng và nữ quyến qua tay bọn họ nhiều vô số kể, để đề phòng những người này chạy thoát sẽ báo quan, vì vậy trước khi hai phụ tử này ra tay sẽ liên tục xác nhận, những "hàng hóa" này tuyệt đối không có khả năng chạy trốn hoặc là đổi đời.

Chương 1245: Tiên đoán diệt thế (1)

Có vài người tính tình cứng rắn, vậy dứt khoát khoét con mắt, cắt mất đầu lưỡi, đánh gãy tay chân, phá hủy khuôn mặt hắn, đảm bảo mẫu thân ruột thịt của "hàng hóa" có đứng trước mặt cũng không nhận ra, trong lòng hắn cũng không có suy nghĩ báo với bên ngoài, lại giảm giá bán đi!

Vốn trong việc làm ăn này, mặc dù không tiện nói ra ngoài lại có thể mang đến tài nguyên cuồn cuộn, lại khiến Trình gia nhảy lên làm quan chức nổi tiếng ở bản địa.

Nhưng bây giờ, nghe đồn Tri phủ mới tới ghét ác như thù, lại xuất thân gia tộc lớn, hoàn toàn không e ngại những địa đầu xà cản tay ở bản địa này.

Chỉ là đột nhiên nảy lòng tham, bắt cóc tiểu nhi tử một hộ năm đời đơn truyền trong thành, bán cho phủ phú hộ gần đó làm đồng nam chết theo mà thôi.

Sau khi Tri phủ kia nhận được báo quan, lại rất để tâm, những ngày qua toàn bộ trong phủ phái trinh sát đi khắp nơi, rất có dáng vẻ dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra.

Tri phủ đáng chết! Tiểu nhi kia cũng không phải con cháu phú hộ hào môn gì, có cần làm to chuyện như vậy không? !

Còn có người nhà tiểu nhi kia cũng đáng chết!

Chỉ là một đứa bé con bị bắt cóc cần gì lãng phí thời gian tìm kiếm, lại sinh một đứa nữa chẳng phải được rồi sao?

Nếu không sinh được nữa, điều này nói rõ trong số mệnh nhà bọn họ không có con cái, dù mình không đi lừa bán, chắc chắn tiểu nhi này cũng không sống tới trưởng thành!

Những lê dân trong phủ này cũng đáng chết!

Chỉ chút chuyện như vậy, Tri phủ chỉ dán thông báo treo thưởng mười quan tiền, lại đi tìm kiếm khắp nơi, xoa tay muốn tìm ra kẻ cầm đầu để đi lĩnh thưởng.

Đáng đời những tên khốn này tám đời cũng không có tiền đồ, nên bị bán đến nơi cực tây lao động đến chết!

Triều đình cũng đáng chết!

Heo chó dê bò cũng là mạng, việc bán heo chó dê bò đã là việc hợp pháp, vậy bọn họ bán người, sao lại có tội? Nhiều lắm chỉ là làm ăn vội vàng một chút!

Nói tóm lại, hiện tại không chỉ không thể tiếp tục làm ăn, còn có nguy hiểm bị bại lộ, ngay cả đồ ăn và cuộc sống thường ngày cũng không tốt bằng lúc trước.

Cả nhà này đã sớm quen thói hưởng thụ, đâu chịu được những điều này?

Bởi vậy, sau khi liên tục bàn bạc, cuối cùng quyết định được ăn cả ngã về không, âm thầm tế tự Tà tiên!

Trong lư hương trước điện thờ, hương liệu giá cả đắt đỏ yên lặng thiêu đốt, mơ hồ có khuôn mặt tượng thần.

Bảy người trịnh trọng dập đầu, lặp đi lặp lại cầu xin: "Một nguyện Tri phủ, nhà thê tử của Tri phủ đều đoạn tử tuyệt tôn, chết không có chỗ chôn; hai nguyện những người nhiều năm châm chọc khiêu khích nhận hình phạt thiên đao vạn quả, khoét mắt cắt lưỡi; ba nguyện hoàng triều sụp đổ, thi thể công khanh rải rác khắp nơi trên đường phố, Hoàng tộc lưu lạc, cả đời này mạng như cỏ rác...

Sau mấy lần như thế, bảy người đều lấy ra lưỡi dao đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, không hề do dự rạch da thịt của mình.

Bọn họ nguyện lấy bản thân làm lễ tế, khẩn cầu Tà tiên hàng linh, hoàn thành tâm nguyện!

Trên điện thờ, người phàm không thể thấy được, tâm thần Bùi Lăng đã ở chỗ này yên tĩnh nhìn chăm chú ba ngày ba đêm, thấy không có bất kỳ sự tồn tại gì chú ý tới nơi đây, không khỏi yên lòng.

Những ngày qua, Bùi Lăng đã thử đủ loại phương thức, hiện tại hắn chỉ có thể đợi trong trời sao, không thể trực tiếp giáng lâm vào thế giới phàm nhân.

Hình như giữa trời sao và thế giới phàm nhân có sự ngăn cách gì đó rất đặc thù, dù lúc hắn giáng lâm ý chí đủ để hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển, nhưng cũng không thể đánh vỡ.

Hắn nghi ngờ không chỉ mình, tất cả "Ngoại tiên" đều giống như thế, thậm chí bao gồm "Nguyên tiên" trong thế giới mộng cảnh này, đều không thể giáng lâm chân thân đến thế giới phàm nhân.

Nghĩ vậy, lúc này Bùi Lăng ra tay, thao túng máu tươi còn đang chảy xuôi trên mặt đất, cách không ngưng tụ thành từng chữ vân triện: "Thế nhân mông muội ngu dốt, cứ thế gây ra tội nghiệt, không có lòng lương thiện."

"Phương thế giới này chọc giận chúng tiên, ít ngày nữa sẽ giáng xuống tiên phạt, hủy diệt giới này...

"Chỉ có người căm hận thế giới, oán giận sinh linh mới là con dân của tiên nhân, có thể được cứu rỗi..."

Viết xong chữ cuối cùng, Bùi Lăng để lại tôn hiệu của mình:

"Yểm"

Bảy người Trình gia phát hiện biến cố, quay đầu nhìn lại, đã thấy máu tươi chảy ra từ trong người bọn họ đột nhiên hình thành từng ký tự giữa không trung, không nhịn được quá sợ hãi.

Sau khi thấy rõ nội dung những chữ này, đôi mắt lập tức sáng lên, kích động quỳ gối tiến lên: "Tiên nhân hiển linh! Tiên nhân hiển linh! Cảm tạ tiên nhân... Quả nhiên, lời cầu xin của chúng ta là thuận theo ý của Tiên gia, Tri phủ đáng chết! Người nhà tiểu hài nhi kia đáng chết! Người cả phủ này đáng chết! Triều đình này cũng nên chết! Đáng chết..."

Bọn họ vừa nhắc tới vừa dập đầu, sau một lát thấy chữ máu vẫn lơ lửng, xung quanh lại không có biến hóa nào khác mới dần tỉnh táo lại, không khỏi suy nghĩ: "Tiên nhân hiển linh, sắp hủy diệt phương thế giới này, đến lúc đó triều đình, không, toàn bộ thế gian đều phải chết!"

"Lời cầu xin của chúng ta sắp được thực hiện!"

"Tin tức tốt đẹp như thế, nên mời đồng đạo đến cử hành hội lớn..."

Chương 1246: Tiên đoán diệt thế (2)

Nghĩ tới đây, Trình Tri Nhân lại quỳ rạp xuống trước điện thờ, vẻ mặt điên cuồng dập đầu: "Yểm Tiên' có lòng cứu thế, có ơn chỉ điểm, cả nhà tín nam vĩnh viễn không quên!"

Thấy tất cả thuận lợi, Bùi Lăng âm thầm gật đầu, trực tiếp thu lại tầm mắt, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin vừa rồi của bọn họ, tâm thần lại quay về bên trong trời sao.

Hắn đã xác định, [Oán Yểm thần thông] có thể hấp thu căm hận, ác niệm, oán giận đủ loại tâm tình tiêu cực của phàm nhân trong mộng cảnh, hóa thành lực lượng của hắn.

Thế nhưng, cho dù phàm nhân bình thường có đủ loại tâm tình tiêu cực, cũng vô cùng thưa thớt, hắn chỉ lấy được lực lượng cực kỳ yếu ớt.

Chỉ có những sinh linh vì đủ loại nguyên nhân đi đến con đường tà đạo, không tiếc giết cả nhà, làm điều phi pháp, làm nhiều tội ác tày trời, mỗi một người đều có thể cung cấp cho hắn một phần lực lượng tỉnh thuần lại phong phú.

Bởi vậy, mục tiêu hắn muốn mời chào không phải những phàm nhân bình thường kia, mà là những nhân vật có khuynh hướng diệt thế này.

Cái gọi là tiên đoán thế giới bị hủy diệt là đáp lại tiếng lòng của những người này, có thể dựa vào đó tụ tập được nhân tài trong thế giới phàm nhân.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, đây đã là nhóm phàm nhân thứ ba nhận được tiên đoán diệt thế, hắn hoàn toàn không thèm để ý rốt cuộc trong lòng những lương tài mỹ ngọc này nghĩ như thế nào, dù sao tiếp theo đều là vật liệu để hắn sử dụng [Oán Yểm thần thông] tăng lên tiên vị...

Hiện tại hắn đã phát hiện, sau khi để lại tôn hiệu của mình, lúc phàm nhân cầu nguyện sẽ nhắc cụ thể tôn hiệu của hắn, lời cầu xin chỉ truyền cho một mình hắn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị sự tồn tại khác phát hiện.

Sắp xếp lại kế hoạch của mình một chút, Bùi Lăng đang chuẩn bị tìm kiếm nhóm nhân tài thứ tư tiếp nhận tiên đoán trong những lời cầu xin không chỉ rõ tôn hiệu kia, đột nhiên nhướn mày, mối liên hệ giữa hắn và Ngọc Tuyết Chiếu truyền đến một cảm giác nguy cơ vô hình.

Còn có một loại cảm xúc đòi hỏi như có như không.

Ngọc Tuyết Chiếu gây ra rắc rối?

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức hơi thay đổi sắc mặt, mặc dù Kê Trường Phù chưa nói cho bọn họ biết tử vong trong Đọa Tiên mộng cảnh sẽ có hậu quả gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, đó tuyệt đối không phải chuyện gì tốt!

Thế là, Bùi Lăng lập tức bất chấp điều gì khác, lập tức tâm niệm vừa động, đáp ứng đòi hỏi bên Ngọc Tuyết Chiếu.

Ngay sau đó, hắn lập tức cảm giác được lực lượng của mình đang thuận theo mối liên hệ với Ngọc Tuyết Chiếu từ nơi sâu xa, nhanh chóng truyền về phía nàng!

"Mối liên hệ này... Có thể truyền lại lực lượng cho nhau?" Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, mặc dù hiện tại lực lượng của hắn đang truyền về bên Ngọc Tuyết Chiếu, nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, hiện tại chỉ cần hắn muốn, có thể chặt đứt sự truyền thụ này bất cứ lúc nào.

Thậm chí, còn có thể đoạt lại nó!

Đương nhiên, chắc chắn bây giờ Ngọc Tuyết Chiếu đã gặp được nguy hiểm gì đó, trước khi đối phương thoát khỏi hiểm cảnh, hắn không thể làm như vậy...

Bùi Lăng hơi suy nghĩ: "Mặc dù mối liên hệ này có thể truyền lại lực lượng, nhưng dù sao cũng khác với [ngự yêu huyết khế 1...

"Hiện tại ta chỉ có thể cảm ứng được Ngọc Tuyết Chiếu cũng ở trong khoảng trời sao này, nhưng căn bản không thể xác định vị trí cụ thể."

"Có thể đã gặp được 'Nguyên tiên' do Đọa Tiên mộng cảnh tự chủ diễn sinh..."

Đang nghĩ ngợi, hắn lại nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm bên Ngọc Tuyết Chiếu dần biến mất.

Lực lượng tạm thời mượn từ chỗ hắn, cũng một lần nữa trở về trong cơ thể...

Trời sao mênh mông.

Thuật pháp dao động chầm chậm ngừng lại.

Sau khi trong đôi mắt Ngọc Tuyết Chiếu lấp lóe ánh sáng màu hồng nhạt mấy cái, mới không nhanh không chậm kiềm chế, sau lưng nàng là cái đuôi cáo to lớn xoã tung xinh đẹp như một tấm bình phong, hơi lắc lư mấy lần, chợt lóe lên liền biến mất, móng vuốt lông xù cũng một lần nữa huyễn hóa thành bàn tay mềm mại của thiếu nữ.

Theo thói quen liếm ngón tay, nhìn về phía thi thể Nguyên tiên sinh cơ hoàn toàn tiêu tán trước mặt, Ngọc Tuyết Chiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Với chút thực lực ấy, còn dám tới gây sự với nàng?

Thế nhưng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Nàng chỉ kêu lên "Cầu chủ nhân cứu mạng" trong tình huống nguy hiểm... Lực lượng lập tức tăng lên nhiều như vậy?

Ừ, tuyệt đối không thể để Cầu chủ nhân biết việc này!

Về sau nhiều lắm nàng chỉ gọi ở trong lòng, dù sao Cẩu chủ nhân cũng không nghe thấy.

Nghĩ đến đây, Ngọc Tuyết Chiếu lấy ra Hồ hỏa, đốt thi thể tên Nguyên tiên này thành tro tàn...

Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng lặng yên trôi qua.

Thế giới người phàm.

Kinh thành Đại Lương quốc.

Điển thiêm thự.

Sâu trong quan nha, một tòa thư phòng trấn giữ nghiêm ngặt.

Trong ngoài vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Một nam tử mặc áo đen giày đen, dáng vẻ tinh anh bước nhanh vào thư phòng, đến trước bàn dài ôm quyền thi lễ, chợt vội nói:

"Bẩm Thiêm soái, việc điều tra Phượng Lăng phủ đã có tiến triển"

"Đã có thể xác định, Tà tiên thức tỉnh kia có tôn hiệu là 'Ninh; số lượng tín chúng bị hắn mê hoặc đã gần ngàn."

Chương 1247: Khinh Tiên thạch tấm

"Thủ lĩnh tín chúng tên là 'Diệp Huy, trong tay nắm giữ phiến đá trông như cực kỳ bình thường, lại được thờ phụng làm thánh vật"

"Trên phiến đá kia, nghi ngờ ghi lại bí mật có thể làm phàm nhân phi thăng thành tiên."

"Diệp Huy vốn chỉ là một thiếu niên bình thường, theo hàng xóm thân tộc của hắn nói, thuở nhỏ kẻ này được sủng ái, việc học lười biếng, văn không thành, võ chẳng phải..."

"Vài ngày trước đó, trong nhà hắn gặp biến cố, lập tức mất chỗ dựa vào, lưu lạc chợ búa, cuộc sống cực kỳ khốn đốn. Thậm chí mỗi lần chịu đám lưu manh sỉ nhục."

"Nhưng hiện tại lại có thực lực cường đại, có đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi."

"Những người từng sỉ nhục hắn, dù cố ý hay vô tâm, thậm chí chỉ tùy ý nói một câu không tính ca ngợi tán dương, đều bị hắn lấy thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, dằn vặt đến chết."

"Mặc dù Điển thiêm đến đó truy bắt đã cố hết sức đánh giá cao năng lực, nhưng vẫn suýt nữa toàn quân bị diệt."

"Cuối cùng vẫn phải dựa vào tiên khí do Chính tiên để lại, mới trốn qua một kiếp...

"Bây giờ cũng bị trọng thương, không thể không ở lại giữa đường tĩnh dưỡng, sai người chạy gấp tám trăm dặm truyền tin tức đến đây...

Thiêm soái vốn đang nghỉ ngơi lập tức ngồi ngay ngắn, không nhịn được cau chặt hàng lông mày, Tà tiên khôi phục, toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu không bình thường!

Phàm nhân cung phụng Tiên gia.

Tiên gia che chở phàm nhân.

Có ghi chép để lại đến nay, đây là quy tắc bất biến giữa thiên địa.

Ngoài ra, tiên phàm khác nhau.

Tiên gia được sinh dục lúc Hỗn Độn sơ khai, sinh ra làm tiên, có đủ loại năng lực thần dị, thọ nguyên gần như là vô cùng vô tận, cực kỳ dài lâu.

So sánh ra, phàm nhân sớm sinh tối chết, đã không có nanh vuốt của dã thú, lại không có cánh chim của chim chóc, đốt rẫy gieo hạt, nơm nớp lo sợ, có thể nói là vượt mọi chông gai, gian khổ lập nghiệp, mới có ngày hôm nay.

Mặc dù trong phàm nhân có người phúc duyên lớn, đại phú đại quý, có thể hưởng thụ trăm năm, cuối cùng vẫn phải buông tay mà đi.

Trong cơ duyên này là đời trước định ra, đời sau không thể sửa đổi.

Nhưng bây giờ, lại có phàm nhân bắt đầu nắm giữ lực lượng tiên nhân!

Đây là đại bất kính với Tiên gia!

Khối phiến đá ghi chép bí mật thành tiên kia là đang khinh thường Tiên gia!

Nghĩ tới đây, Thiêm soái lập tức lấy ra giấy dày màu vàng sáng.

Loại trang giấy này là đại nội bí chế, dày gấp bốn năm lần giấy tuyên trắng bình thường, sờ lên không giống giấy, mà như da của một loại sinh linh nào đó, còn tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.

Mùi thơm như trúc không phải trúc, như xạ hương mà lại không phải.

Chính là "bí quyển" đặc cung do Đại Lương quốc chuyên cung cấp ghi chép có liên quan tới "Tiên gia", nó có phối phương đặc thù, có thể gặp lửa không cháy, gặp nước không ẩm ướt, đao kiếm bình thường cũng không thể tổn hại, chỉ cần bảo tồn đơn giản, có thể tồn tại ngàn năm không mục nát, có thể nói giá trị liên thành.

Dùng cái này ghi lại nội dung, dù chỉ là đôi câu vài lời, số người trên dưới Đại Lương có thể đọc qua, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cũng vì lý do này, không phải việc cực kỳ quan trọng, sẽ không sử dụng "bí quyển" này.

Nhưng hiện tại Thiêm soái không hề do dự, sau khi trải rộng ra, ra hiệu thủ hạ tiến lên mài mực cho mình, không đợi màu mực đâm hơn đã cầm bút son chấm đầy mực nước, bút tẩu long xà ghi chép: "Năm Hàm Hi thứ năm mùng 4 tháng 9, Tà tiên khôi phục."

"Tôn hiệu 'Ninh; tín chúng Diệp Huy mê hoặc mấy trăm người, nắm giữ Tà tiên khí: Khinh Tiên thạch tấm"

"Tạm thời không rõ công hiệu của Tà tiên khí, nghi ngờ ghi chép bí mật thành tiên..."

"Đẳng cấp nguy hiểm: Giáp thượng"

Thủ hạ vẫn còn tiếp tục mài mực thấy cấp bậc đánh "Giáp thượng", khóe mắt hơi run rẩy, đây là đẳng cấp cao nhất xác định Tà tiên của Đại Lương quốc.

Mang ý nghĩa không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ nó, đề phòng ủ thành hậu hoạn không thể cứu vãn!

Đây tuyệt đối không phải Đại Lương quốc lo lắng quá mức, mà là tiền triều từng có đại quốc, ngay lúc phát triển không ngừng lại vì Tà tiên khôi phục, một buổi biến đổi to lớn, từ đây tan thành mây khói...

Từ đó về sau, chỉ cần là Tà tiên khôi phục đánh giá đến cấp "Giáp", không một quốc gia nào dám thả lỏng cảnh giác.

Nhất thiết phải diệt trừ nó cho thoải mái!

Quả nhiên, ngay sau đó Thiêm soái ngẩng đầu lên, phân phó: "Đi gõ trống, triệu tập tất cả nhân thủ hiện tại ở trong kinh"

"Tà tiên 'Ninh' này vô cùng tà ác, bụng dạ ác độc, chỉ sợ trình độ tai hoạ là trước nay chưa từng có!"

"Nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, nhanh chóng diệt nó.

Lúc đang nói chuyện, ngòi bút dưới tay hắn ta không ngừng ghi chép, nhưng vào lúc này lại có một thuộc hạ vội vàng đi vào từ gian ngoài, không kịp hành lễ đã bẩm báo: "Thiêm soái, Di Hà phủ cấp báo, đồng liêu tiến về điều tra đã tra được việc của Di Hà phủ vào mấy ngày trước, có liên quan đến Tà tiên 'Việt' đang khôi phục."

"Hắn lấy tiên pháp tà ác làm phụ nhân gia tộc Cố thị đầy quyền thế cảm giác mang thai, trong vòng một ngày sinh dục trăm tên tà đọa."

"Những tà đọa được sinh ra bởi Tà tiên này, khác biệt rất lớn với phàm nhân đọa hóa tà đọa."

Chương 1248: Ngũ đại Tà tiên (1)

"Bọn chúng không sợ nước lửa, đao thương không lo, hành động nhanh như quỷ mị, trời sinh tính tình hung bạo khát máu... Hơn nữa sau khi chạy ra khỏi Diệu Chân quan, đã cướp giật nữ tử tuổi nhỏ xinh đẹp khắp nơi, ép buộc bọn họ sinh dục dòng dõi:

"Mỗi một tên tà đọa sẽ làm nữ tử sinh hạ ít nhất mười tên tà tự, mới chịu bỏ qua."

"Bây giờ trên dưới Di Hà phủ lòng người bàng hoàng, rất nhiều phú hộ, bách tính trốn đi trong đêm, dân gian nghe đồn những tà đọa này muốn góp số lượng 'trăm tử ngàn tôn, trước khi chưa thỏa mãn, tuyệt đối không dừng lại..."

"Bởi vì số lượng khổng lồ, sinh sôi nhanh chóng, những người được phái đi tiêu diệt không địch lại toàn bộ những tà đọa này, dựa vào tiên khí nắm giữ trong tay, chỉ có ba người trốn về được.

"Những người còn lại toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, chết không toàn thây!"

Bàn tay Thiêm soái run rẩy một cái, lập tức nhỏ xuống một giọt mực trên "bí quyển", sắc mặt hắn ta thay đổi, lại có hai vị Tà tiên khôi phục!

Khinh Tiên thạch tấm... Dòng dõi Tà tiên...

Thiên hạ sắp loạn!

Lấy lại bình tĩnh, Thiêm soái lại đặt sự chú ý vào trên "bí quyển".

Hắn ta đang muốn viết một lần nữa, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Trong giây lát, lại một thủ hạ bước nhanh vào, vẻ mặt nghiêm nghị ôm quyền nói: "Thiêm soái, thuộc hạ truyền đến bẩm báo, phát hiện dấu vết khôi phục của tất cả ba vị Tà tiên"

"Một là ở vùng duyên hải, nhiều năm tế tự tượng thần Chính tiên "Thương' biến ảo, hóa thành Cửu Vĩ bạch hồ, lưu lại tôn hiệu chữ 'Đế"

"Hiện tại, toàn bộ Tây Hải, ba ngàn dặm ven bờ, mấy chục tượng thần "Thương' tiên đều biến thành 'Đế"

"Tế tự 'Thương' tiên đã liên tục cử hành mười mấy trận đại tế, lại không thể cảm nhận được tiên ý từ nơi sâu xa."

"Nghi là '"Thương' tiên đã bị Tà tiên 'Đế' thôn phệ"

"Hai là một vị Tà tiên tôn hiệu 'Yểm; hạ xuống tiên dụ tiên đoán diệt thế"

"Tín chúng của hắn đều là những người đại gian đại ác"

"Tin tưởng điều này không chút nghi ngờ, lại vui mừng nhìn thấy thành quả.

"Tuy nhiên, ngoại trừ hàng dụ, cho tới nay vị Tà tiên này chưa từng có hành động lớn nào, nhưng Tà tiên diệt thế không thể không đề phòng!"

"Lê dân nơi đó nghe phong thanh, đã xuất hiện trình độ rối loạn nhất định..."

"Ba là một vị Tà tiên tôn hiệu 'Phù; chỉ biết tôn hiệu của hắn đã được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng. Thế nhưng, cho đến tận nay chưa từng hạ xuống bất kỳ dấu vết tiên nhân nào."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc vị Tà tiên này còn chưa khôi phục hoàn toàn"

Lại có ba vị Tà tiên khôi phục? !

Toàn bộ trong thư phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Sau khi yên tĩnh thật lâu, Thiêm soái hít sâu một hơi, cuối cùng tỉnh táo lại, hắn ta không tiếp tục nhiều lời hỏi thăm gì nữa, lúc này nhấc bút son đã khô cạn mực nước lên, chấm vào trong nghiên mực cũng sắp khô cạn ở bên cạnh, sau đó ngòi bút như bay, ghi chép trên "Bí quyển"...

"Năm Hàm Hi thứ năm mùng 4 tháng 9, Tà tiên khôi phục, tôn hiệu là 'Việt, hắn làm tức phụ Cố thị Di Hà phủ cảm giác mang thai, hạ xuống trăm tên tà đọa ở nhân gian, tà đọa cướp giật nữ tử sinh ngàn tên tà tự, dòng dõi Tà tiên việc ác bất tận, không sợ đao thương nước lửa... Đẳng cấp nguy hiểm: Giáp thượng"

"Năm Hàm Hi thứ năm mùng 4 tháng 9, Tà tiên khôi phục.

Tôn hiệu là 'Đế; cưỡng chiếm miếu thờ tượng thần Chính tiên "Thương; cưỡng chiếm tín chúng "Thương, nghỉ đã thôn phệ Chính tiên "Thương: Trong tất cả Tà tiên đã biết, là vị có thực lực kinh khủng nhất. Đẳng cấp nguy hiểm: Giáp thượng"

"Năm Hàm Hi thứ năm mùng 4 tháng 9, Tà tiên khôi phục. Tôn hiệu là 'Yểm; hạ xuống tiên dụ diệt thế, tín chúng đều là người tội ác tày trời, gian ác. Là vị tà ác nhất trong Tà tiên đã biết.

Đẳng cấp nguy hiểm: Giáp thượng"

"Năm Hàm Hi thứ năm mùng 4 tháng 9, Tà tiên khôi phục. Tôn hiệu là 'Phù; chỉ có tôn hiệu, không có bất kỳ hành động gì, chưa hoàn toàn thức tỉnh, tất cả không biết... Đẳng cấp nguy hiểm: Ất"

Sau khi ghi chép lại năm vị Tà tiên khôi phục, Thiêm soái cau mày, năm vị Tà tiên, trong đó đẳng cấp nguy hiểm của bốn vị đều là cao cấp nhất "Giáp thượng"!

Thế nhưng, cùng là Tà tiên "Giáp thượng", cũng phải quyết định ra người ưu tiên nhất.

Đại Lương quốc không có lực lượng đồng thời đối phó bốn vị Tà tiên khôi phục thế này, nhất định phải giải quyết từng người một...

Nghĩ đến đây, Thiêm soái nhìn lại ghi chép trước mặt một lần, chẳng mấy chốc đã đưa ra quyết định, hiện tại Tà tiên "Đế"cường đại nhất còn chưa làm ra việc gì nguy hại cho phàm nhân, hơn nữa đối phương đã thôn phệ một vị Chính tiên tôn hiệu lưu truyền rộng rãi, tự có Chính tiên khác đối phó vị Tà tiên cường đại này.

Bởi vậy, mặc dù "Đế" mạnh nhất nhưng cấp bậc ưu tiên có thể đặt tới cuối cùng "Giáp thượng", xếp cấp "Ất" phía trước "Phù" là được.

Sau đó là "Yểm", vị Tà tiên này tà ác nhất, nhưng nhân gian có rất nhiều Chính tiên thủ hộ.

Tà tiên muốn diệt thế, trước hết phải đối phó những Chính tiên này!

Bởi vậy, mục tiêu hiện tại của vị Tà tiên "Yểm" này là rất nhiều Chính tiên, chứ không phải phàm trần nhân gian... Cấp ưu tiên có thể xếp phía trước "Đế".

Hiện tại mấu chốt nhất, chính là hai vị Tà tiên "Việt" và "Ninh"

này!

Chương 1249: Ngũ đại Tà tiên (2)

Hai vị Tà tiên này, một người hạ xuống Khinh Tiên thạch tấm, phá vỡ ngăn cách tiên phàm từ trước tới nay, trước mắt thời gian còn ít thì cũng thôi, cứ thế mãi, chỉ sợ bố cục toàn bộ thiên hạ, đều bởi vậy mà rung chuyển.

Dù phàm nhân phú quý kéo dài thế nào, cũng chỉ hưởng thụ thời gian trăm năm, Khinh Tiên thạch tấm lại có bí mật làm phàm nhân thành tiên. Cho dù trở thành Tà tiên bị kêu đánh kêu giết, không nói khác những thứ, chỉ là kéo dài tuổi thọ, cũng đủ khiến trong lòng rất nhiều người mong mỏi?

Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả đám quan lớn quý tộc trên dưới triều đình đều tim đập thình thịch!

Một Tà tiên sinh hạ rất nhiều dòng dõi, hoành hành ngang ngược ở nhân gian, giết hại bách tính.

Hai người này đều đã trực tiếp uy hiếp đến an nguy của người cả thế gian, nhất định phải xử lý trước tiên!

Lập tức, Thiêm soái sắp xếp tốt trình tự ưu tiên xử lý năm vị Tà tiên, sau đó trầm giọng nói: "Năm vị Tà tiên khôi phục, đây là việc trước nay chưa từng có!"

"Nguy cơ diệt thế sắp đến, chỉ cần hơi không cẩn thận, không chỉ Đại Lương ta gặp họa hủy diệt sém ngay lông mày, thậm chí tất cả mọi người ở phương thiên địa này đều bị hủy diệt"

"Nhất định phải lập tức bẩm báo Chính tiên mà triều đình cung phụng, nhanh chóng tru diệt những Tà tiên đang khôi phục này!"

"Thay quần áo, chuẩn bị ngựa, các ngươi theo ta nhanh chóng vào cung diện thánh!"

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã qua ba tháng.

Một tòa tú lâu ba tầng ven sông.

Hiện tại tú lâu là một sân nhỏ rộng rãi, đầu tường lộ ra một chút nhánh hoa bên trong, thấp thoáng rường cột chạm trổ, thanh u lịch sự tao nhã.

Mấy kỵ sĩ di chuyển bằng tọa kỵ kéo lên khói bụi cuồn cuộn mà tới, tới trước cửa, nhanh chóng siết cương xuống ngựa, sau khi sửa sang lại áo bào mới trịnh trọng tiến lên gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, cửa sân mở ra, gã sai vặt mở cửa đảo mắt qua chữ "Ninh" xăm ở ngực kỵ sĩ, không hề gây khó dễ chút nào, lập tức nghiêng người nhường đường, nói: "Hương chủ đang chờ chư vị ở chính sảnh"

"Làm phiền" kỵ sĩ cầm đầu khẽ gật đầu, chợt nhanh chân đi vào tú lâu.

Sau khi đi vào bên trong, chỉ thấy người ngồi ngay ngắn ở hàng ghế trên cùng là một nam tử trung niên da mặt trắng nõn, dưới cằm hơi mọc râu, khóe mắt đuôi lông mày hắn ta đều có dấu vết tháng năm, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phát hiện động tĩnh mới mở mắt ra, ánh mắt lập tức sáng rõ rồi chợt biến mất.

"Hương chủ." Đám người vội vàng tiến lên hành lễ.

Hương chủ kia đứng dậy đỡ, hòa ái nói: "Đều là huynh đệ nhà mình, không cần đa lễ như vậy."

Nói xong ra lệnh gã sai vặt bưng trà bánh lên, lại hỏi đường xá vất vả.

Sau khi trò chuyện một lúc, vẫy lui người hầu mới nói vào chuyện chính:" Ninh' tiên tốt bụng, ngay cả bí mật phàm nhân thăng tiên thế này cũng ban cho chúng ta, thật sự là công đức vô lượng!"

"Không sai, từ xưa đến nay, dù là triều đình hay những người được gọi là Tế Tự Chính tiên, đều luôn mồm nói tiên phàm khác nhau, tiên là trời sinh trời nuôi, phàm nhân nên sớm sinh tối chết... Lại không ngờ, hóa ra phàm nhân cũng có thể thành tiên!"

"Chỉ sợ những cái được gọi là Chính tiên, cũng chỉ là phàm nhân lấy được bí mật thành tiên. Sau khi bọn họ thành tiên, liền hủy đi tất cả ghi chép ở phương diện này, còn ngày qua ngày tuyên dương tiên phàm khác nhau, để chúng ta cam tâm tình nguyện lao động cả ngày, cả đời tầm thường, tránh việc uy hiếp được bọn họ...

"Những người được gọi là Chính tiên này bụng dạ hiểm ác, nuôi dưỡng chúng ta như heo chó, còn muốn chúng ta đời đời kiếp kiếp chịu ơn bọn họ, đây mới thật sự là tà ác! So sánh ra, 'Ninh' tiên mới thật sự lòng dạ từ bi, thương yêu chúng sinh mênh mông ta!"

"Nếu không có 'Ninh' tiên ban thưởng huyền pháp, nhân gian muôn đời như đêm dài..."

Đám người mồm năm miệng mười, đều vô cùng sùng kính và biết ơn "Ninh" tiên.

Sau đó, lại có vài nhóm người đến, sau khi lại cùng nhau khen ngợi "Ninh" tiên một lượt, Hương chủ kia đứng dậy tự giới thiệu:

"Ta tên Dương Lô, là Hương chủ bản phủ, phụ trách quản lý tín chúng 'Ninh' tiên trong bản phủ."

"Lần này triệu tập mọi người đến, là vì Diệp khôi thủ đã truyền đạt tiên dụ của 'Ninh' tiên, tiếp theo chúng ta nhất định phải truyền bá Tôn hiệu 'Ninh' tiên rộng rãi."

"Để tôn hiệu 'Ninh' tiên trải rộng thiên hạ"

"Chỉ cần là nơi có nước giếng, đều biết được sự tốt bụng của 'Ninh'"

Nghe vậy, đám người hơi do dự, có người khẽ nói: "Dương hương chủ, không phải chúng ta không muốn lan truyền danh tiếng cho "Ninh' tiên, mà là bây giờ triều đình quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, hôm nay chúng ta rất bất tiện..."

Dương Lô cười lạnh một tiếng, nói: "Triều đình? Có bản hương chủ ở đây, triều đình cũng không dám lỗ mãng!"

Đám người thấy thế, không khỏi mừng rỡ, chợt có người gấp gáp hỏi: "Hương chủ đã gặp phiến đá "Ninh' tiên?"

Dương Lô cao ngạo gật đầu: "Không sai! Lúc này ta đã không còn là phàm nhân! Triều đình, ha ha, một đám phàm phu tục tử, đứng trước mặt những Chuẩn tiên được 'Ninh' tiên chiếu cố như chúng ta, chẳng là cái gì!"

Nghe lời này, đám người lập tức rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động.

Lập tức có người vội vàng hỏi: "Xin hỏi Hương chủ, phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy phiến đá 'Ninh' tiên?"

Chương 1250: Dương hương chủ

Dương Lô mỉm cười nói:

nhân bị cái gọi là Chính tiên tiếp tục lừa gạt, ngây thơ sinh tử, tự nhiên lãng phí tuổi thanh xuân vào việc cung phụng Chính tiên, Ninh' tiên nhân từ, không muốn phàm vì vậy mang đến số lượng một ngàn tín chúng cho 'Ninh' tiên, là có thể được Diệp khôi thủ triệu kiến"

"Chỉ cần thông qua phần kiểm tra của Diệp khôi thủ, chứng minh trung thành tuyệt đối với 'Ninh' tiên, không phải là chó săn của triều đình hoặc cái gọi là Chính tiên, có thể tận mắt thấy phiến đá 'Ninh' tiên!"

"Đương nhiên, bây giờ không có nhiều người biết tiên dụ do "Ninh' tiên đưa xuống"

"Bởi vậy một ngàn tín chúng chỉ là tình huống hiện tại."

"Đợi sau khi thanh danh 'Ninh' tiên truyền xa... Sẽ không biết như thế nào."

"Trước kia chư vị không biết ta, khả năng không biết năm nay ta đã bảy mươi có ba."

"Bởi vì cái gọi là 73,84, Diêm Vương không thu cũng tự đi."

"Ngay mấy tháng trước, ta còn nằm trên giường bệnh thoi thóp, nhìn những đứa con bất hiếu trong nhà tranh đoạt gia sản ngay trước giường, lại không ai để ý tới sự sống chết của ta..."

Còn chưa nói hết câu, phía dưới đã xôn xao.

Với hình dáng tướng mạo tiếng nói của Dương Lô, quyết không thể vượt qua năm mươi tuổi, nói đúng ra trông hắn ta chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi! Hơn nữa tinh thần phấn chấn, vô cùng trung khí, nhìn thế nào cũng đang độ tráng niên.

Hóa ra đã là 73? !

Cái gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, lão giả 70 tuổi ở nhân thế có thể chống quải trượng bước đi, đã có thể nói một câu tinh thần quắc thước.

Dương Lô này lại trực tiếp trẻ ra ba mươi tuổi! Mặc dù còn chưa tới tình trạng cải lão hoàn đồng, nhưng từ lúc hắn ta thấy phiến đá "Ninh" tiên mới bao lâu?

Ánh mắt tất cả mọi người sáng rực nhìn Dương Lô, hận không thể lập tức đi ra cửa lôi kéo người tín ngưỡng "Ninh" tiên, để mình cũng có thể tận mắt thấy phiến đá "Ninh" tiên!

Vào lúc này, có người buột miệng hỏi: "Nếu gặp phải hạng người ngang bướng, không chịu tiếp nhận 'Ninh' tiên ban ân, phải làm như thế nào?"

"Hừ!" Dương Lô cười lạnh một tiếng, nói: "Ninh' tiên còn có thể khẳng khái ban thưởng pháp thuật thăng tiên, từ xưa đến nay chưa hề có ân điển như thế"

"Nếu trong lòng ngu phu ngu phụ còn có do dự, điều này nói rõ bọn họ đã bị cái gọi là Chính tiên độc hại quá sâu."

"Nếu thường nhân nhất thời hồ đồ, vẫn có thể thuyết phục."

"Nếu đã ăn sâu bén rễ, thì cần sử dụng thủ đoạn cực đoan, để bọn họ quay lại con đường chính."

"Đối với loại người ngu xuẩn này, không cần nhiều lời, để bọn họ cảm nhận được uy nghiêm của 'Ninh' tiên là được!"

Đám người rối rít gật đầu: "Chúng ta nhất định sẽ để tất cả mọi người biết, 'Ninh' tiên nhân từ cũng có uy nghiêm!"

Oanh! !!

Vào lúc này, cửa sân gian ngoài đột nhiên bị phá tan, một đội binh lính giáp trụ tươi sáng, cầm trong tay búa rìu do hai tên mặc huyền bào dẫn đầu, cùng nhau chen vào: "Tín chúng Tà tiên!

Giết!"

Không hề do dự chút nào, đám sĩ tốt giơ lên binh khí có tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, mang theo khí thế lôi đình xông vào chính sảnh, gào thét chặt xuống!

Biến cố đột ngột khiến đám người quá sợ hãi.

Đại Lương quốc thái bình lâu ngày, mặc dù những người này có thân phận khác nhau lại chưa từng thấy tình cảnh máu tanh gì.

Hiện tại những sĩ tốt này lại là lính tinh nhuệ do quan phủ nuôi dưỡng, khí huyết tràn trề, lúc kết trận công kích đối địch trên sa trường, có thể nói là hung thần ác sát, sát khí như thực chất.

Phần lớn người đang ngồi đều là dân chúng bình thường hoặc là phú hộ bình thường, đâu thể ngăn cản được?

Trong chốc lát đừng nói chống cự, từng người run rẩy, chân cẳng như nhũn ra, ngay cả suy nghĩ trốn chạy cũng chưa kịp xuất hiện, trong đầu đã trống rỗng, không thể làm ra bất kỳ phản ứng gì.

Nhưng vào lúc này, Dương Lô hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, cách không vỗ ra một chưởng.

Một chưởng này của hắn ta trông bình thường, lại có gió mạnh nổi lên, ngay sau đó giữa hư không đột nhiên hiện ra một chưởng ấn màu vàng kim to lớn, hung hăng lao tới đập vào binh lính.

Vừa nãy đám binh lính còn hung hăng không thể đỡ, cứ như mãnh hổ xuống núi, trong nháy mắt như diều đứt dây, không có chút sức chống cự nào bị đánh bay ra ngoài!

Loảng xoảng bang...

Trong tiếng giáp trụ, binh khí rơi xuống đất, xen lẫn tiếng vang nặng nề và rên rỉ, trong đám người này máu tươi chảy xuôi cuồn cuộn, trong nháy mắt đã tử thương nặng nề!

Rất nhiều tín chúng tưởng đại nạn giáng xuống trợn mắt há hốc mồm, thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, đây là lực lượng sau khi xem phiến đá "Ninh" tiên?

Dương Lô chuyển động cái cổ, vươn người đứng lên, cười gằn một tiếng, không hề do dự sải bước ra như một mũi tên, trong nháy mắt đã đến trước mặt đám sĩ tốt còn đang lục tục ngo ngoe bò dậy, bàn tay mập mạp liên tục đánh ra.

Những nơi đi qua như hổ gặp bầy dê, sĩ tốt tinh nhuệ giáp trụ đầy đủ, được quan phủ tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng lại như tờ giấy, không ai đỡ nổi một hiệp!

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Trong giây lát, sĩ tốt toàn quân bị diệt.

Rất nhiều tín chúng thấy cảnh này, chỉ cảm thấy nhịp tim như sấm, hoa mắt chóng mặt, đứng ngây ngốc tại chỗ một lát, mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, bao bọc vây quanh Dương Lô:

"Hương chủ uy vũ!"

Chương 1251: Ninh tiên nhân ái (1)

"Hương chủ thần công cái thết"

"Dương hương chủ đúng là phụ tá đắc lực của Diệp khôi thủ, thủ đoạn như thế, thực lực như thế, có thể tiếp đón Hương chủ đến đây đúng là phúc của bản địa!"

"Xin hỏi Hương chủ, ngài vừa thi triển..."

Thấy dáng vẻ đám người kích động hâm mộ, Dương Lô rất hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng hơi đắc ý.

Không sai, đây là lực lượng chỉ tiên nhân mới có thể nắm giữ!

Đương nhiên, bây giờ hắn ta mới chỉ thi triển ra chút da lông.

Lần trước tiến đến chiêm ngưỡng phiến đá "Ninh" tiên, hắn ta từng có may mắn được chứng kiến Diệp khôi thủ ra tay.

Loại uy năng kia, loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi kia, đã rất gần với tiên gia chân chính.

Trong lúc phất tay cũng cực kỳ khủng bố! Đừng nói hôm nay chỉ có một nhóm sĩ tốt nho nhỏ, dù đại quân trấn áp biên cảnh của triều đình, chỉ sợ cũng có đến mà không có về!

Nghĩ đến đây, Dương Lô không nhịn được ước mơ, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã ép buộc mình kiềm chế tâm thần, gật đầu nói: "Đây chỉ là một phần nhỏ mà 'Ninh' tiên ban cho mà thôi."

"Chư vị, 'Ninh' tiên tốt bụng, chúng ta nhận long ân này, không thể không báo."

"Phải dốc hết sức lan truyền danh tiếng 'Ninh' tiên, đến lúc đó, "Ninh' tiên được ban thưởng, ngươi và ta đều có trường sinh bất lão, có cơ hội đứng hàng tiên nhân."

"Tạo hóa như thế, so sánh với những thứ tầm thường như công danh lợi lộc trên thế gian, cũng chỉ là cặn bã."

"Nếu bỏ lỡ cơ hội trời cho như vậy, dù tương lai có thân phận địa vị đến mức nào, cuối cùng chỉ là đảo quanh trong hồng trần, khó thoát số kiếp một nắm cát vàng sau trăm năm."

"Thậm chí, về sau còn bị con cháu oán trách, lãng phí cơ hội tốt đẹp làm chỗ dựa cho tử tôn đời sau!"

Lúc này các tín đồ đều rất háo hức, nghe vậy rối rít gật đầu, vô cùng tin phục.

Nhân cơ hội này, Dương Lô phân phó: "Đã giải quyết chó săn của triều đình, nếu các ngươi không có việc gì khác, cũng nhanh chóng đi truyền bá tôn hiệu 'Ninh' tiên đi"

"Vâng!" Lúc này tín chúng đều tinh thần toả sáng, nào có vẻ chật vật sợ hãi muốn chết của một lát trước? Nghe vậy lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng đáp lời.

Không lâu sau, bọn họ đã lòng như lửa đốt rời đi.

Mặc dù người gia nhập vào đều hướng đến "phàm nhân thăng tiên", nhưng lúc trước cũng chỉ nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Hôm nay tự mình thấy được tình cảnh một mình Dương Lô trấn áp rất nhiều sĩ tốt của triều đình, hiện tại trong đầu những người này đều có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng đi truyền bá danh hào "Ninh" tiên, nhanh chóng được truyền thụ tiên pháp!

Trường sinh bất lão, đứng hàng tiên ban!

Một lát sau, chờ tất cả mọi người rời đi, trong chính sảnh chỉ còn lại một mình Dương Lô, một nam tử cẩm bào mới chậm rãi đi ra từ phòng trong.

Nam tử cẩm bào này râu tóc hoa râm, tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng khuôn mặt ngay ngắn, mặt mày cương nghị, mặc dù trên người đang mặc thường phục, lại cho người ta một loại cảm giác dáng vẻ đường hoàng, không giận tự uy.

Lúc này, hắn ta đi ra, chưa nói đã mỉm cười chắp tay thi lễ với Dương Lô trước, mới nói: "Dương hương chủ, tiên pháp thông huyền thật sự có huyền uy khó lường, không phải thứ phàm nhân có thể tưởng tượng!"

"Hương chủ có thể lấy được diệu pháp này lúc già sắp nằm giường, có thể thấy được phúc phận thâm hậu, trong mệnh số đã định sẵn có tiên duyên này"

"Chắc hẳn ngày khác Diệp khôi thủ phi thăng lên trời, chắc chắn Hương chủ sẽ hộ tống ở bên!"

Dương Lô dửng dưng ngồi xuống, không hề có ý hoàn lễ, nghe vậy chỉ khoát tay áo, nói: "Đã là tiên gia diệu pháp, tất nhiên phàm phu tục tử không thể chịu nổi một kích"

"Cuộc chiến hôm nay chỉ thường thôi, không cần để trong lòng"

"Nói đến, lần này có thể dứt khoát lưu loát giải quyết những chó săn triều đình này như thế, cũng phải đa tạ Lữ tri phủ sớm thông báo, ta có chỗ chuẩn bị, mới có thể nhân cơ hội này một mũi tên bắn hai con chim"

"Đã diệt trừ những ưng khuyển truy kích và tiêu diệt tín chúng này, lại trấn áp tín chúng bên dưới"

"Tiếp theo, chắc bọn họ sẽ không chút do dự, hơn nữa sẽ dốc toàn lực ứng phó lan truyền danh tiếng 'Ninh' tiên."

"Ta mới đến chủ trì bản địa, nếu không có công tích tương đương, lại không tiện ăn nói với Diệp khôi thủ."

"Trải qua chuyện này, chắc hẳn có thể không cần lo lắng trong một khoảng thời gian khá dài tiếp theo!"

Nam tử cẩm bào nghe vậy lại hơi do dự, hắn ta là Tri phủ Lữ Ứng Kiêu bản địa, tuổi quá một giáp. Bây giờ triều đình tiêu diệt toàn bộ tín chúng Tà tiên, là mệnh quan triều đình, vốn nên đuổi tận giết tuyệt đám người Dương Lô.

Nhưng hiện tại, hắn ta lại cực kỳ quen thuộc với Dương Lô, hoặc là nói cực kỳ cung kính với Dương Lô.

Lúc này hơi do dự nhưng vẫn nói: "Dương hương chủ, trước đó vài ngày Điển thiêm thự Thiêm soái tự mình diện thánh, ra sức thúc đẩy việc cấm tiệt dân gian tự động tế tự. Ngày nay đã có sự thù địch cực lớn với 'Ninh' tiên"

"Hôm nay những sĩ tốt này đều bị hủy diệt, chỉ sợ còn chưa đủ trấn áp triều đình"

"Còn nữa, những sĩ tốt bình thường này cũng chỉ là tiên phong mà thôi."

"Điển thiêm thự đã quyết ý, e rằng tiếp theo sẽ điều động Điển thiêm chính thức đến đây, thậm chí còn có thể thỉnh cầu những Tế Tự cung phụng Chính tiên trong triều đình tự thân xuất mã, lấy thân phận khâm sai càn quét các nơi."

Chương 1252: Ninh tiên nhân ái (2)

"Mặc dù bản thân những người này là nhục thân phàm thai, lại nắm giữ tiên khí do Chính tiên ban tặng..."

"Đương nhiên, hạ quan tin tưởng, 'Ninh' tiên pháp lực vô biên, tuyệt đối không phải người mà lực lượng triều đình có khả năng hạn chế"

"Chỉ có điều, chắc chắn có một trận ác chiến..."

Dương Lô nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói: "Việc này không sao, bọn họ có triều đình, nhưng triều đình chỉ là một đám phàm phu tục tử! Có cái gọi là Chính tiên, nhưng chúng ta cung phụng "Ninh' tiên, từ xưa đến nay đây là tiên nhân duy nhất ban cách thành tiên cho phàm nhân"

"Có thể thấy, chắc chắn 'Ninh' tiên cực kỳ cường đại!"

"Cường đại đến mức dù tất cả phàm nhân có thể trở thành tiên, cũng không khiến hắn cảm thấy bất cứ uy hiếp gì."

"Nếu không qua nhiều năm như vậy, vì sao những cái được gọi là Chính tiên kia chưa từng cho chúng ta cách thành tiên, thậm chí còn liên tục lan truyền cái gọi là tiên nhân trời sinh, có khác biệt bản chất với phàm nhân, phàm nhân tuyệt đối không thể thành tiên?"

"Rất hiển nhiên, cái gọi là Chính tiên có thực lực quá kém!"

"Bọn họ không dám!"

"Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế, giấu giếm bí mật thành tiên."

Lữ Ứng Kiêu nghe vậy liên tục gật đầu: "Không sai! Dương hương chủ nói cực kỳ có lý... Nói đến, triều đình cũng bị Chính tiên mê hoặc cực sâu."

"Cách thành tiên sao mà trân quý!"

"Có tiên nhân nguyện ý không giữ lại chút nào ban cho, đây là may mắn lớn của thiên hạ ngày nay."

"Nên do Hoàng gia tự mình chắp tay thiết tế, biết ơn mới đúng"

"Bây giờ lại mặc cho những ưng khuyển Điển thiêm thự kia, nói xấu 'Ninh' tiên là Tà tiên, đúng là khốn kiếp đổi trắng thay đen!"

Dương Lô mỉm cười nói: "Cái gọi là Chính tiên kinh doanh nhiều năm trên thế gian, côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, hiện tại "Ninh' tiên giáng xuống tiên dụ, người trong thiên hạ cũng còn nửa tỉnh nửa mê, chưa từng nghe nói tiên nhân nhân từ."

"Vì vậy, triều đình cũng tốt, Chính tiên cũng được, cũng còn có chút thời gian vùng vẫy giãy chết."

"Nhưng cũng kéo dài không được bao lâu."

"Không phải là công đạo tự ở lòng người, một phe được gọi là Chính tiên lại giấu giếm chân tướng thăng tiên, dát vàng lên mặt mình nói tiên được sinh ra khi trời đất Hỗn Độn; một phe lại là "Ninh' tiên nhân ái chưa từng đòi hỏi cung phụng gì, đã trực tiếp ban cho cách thành tiên."

"Ai đúng ai sai, lựa chọn như thế nào, tin tưởng phần lớn mọi người đều đưa ra quyết định chính xác"

Lữ Ứng Kiêu nghiêm mặt nói: "Hương chủ cao kiến, đúng là như thế"

Hơi suy nghĩ, lại khẽ nói: "Hương chủ, thật ra hạ quan có một ý nghĩ, không biết có nên nói hay không?"

Dương Lô liếc nhìn hắn ta một cái, không có vấn đề nói: "Nói"

Nếu là lúc trước, Dương Lô nhìn thấy Lữ Ứng Kiêu một lần cũng đủ cảm thấy vẻ vang. Nhưng bây giờ thì sao, là một trong những thủ lĩnh tín chúng được "Ninh" tiên chiếu cố, Lữ Ứng Kiêu đứng ở trước mặt hắn ta cũng chỉ là một tín chúng chưa có tư cách đi gặp Diệp khôi thủ mà thôi.

Cũng chỉ nể mặt hắn ta là Tri phủ bản địa, có thể cung cấp rất nhiều lợi ích, lúc này mới cho chút thể diện.

Mặc dù lúc này phân phó Lữ Ứng Kiêu nói, Dương Lô lại nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên dự định một lòng hai việc, tránh lãng phí thời gian.

Lữ Ứng Kiêu thấy rõ ràng cũng không dám có chút ý kiến, chỉ khẽ nói: "Hương chủ, hạ quan ở trong quan trường, tọa sư là Lại bộ Thượng thư triều đình, mười mấy năm trước được tọa sư dìu dắt, đã từng đi lại trong giới vọng tộc quan lại, biết đại khái suy nghĩ của bọn họ"

"Thật ra mục đích chủ yếu của chúng ta, cũng không phải tranh đấu với triều đình, mà là lan truyền danh tiếng cho 'Ninh' tiên."

"Đã vậy, chưa chắc toàn bộ triều đình đã là kẻ địch của chúng ta.

"Đương kim thiên tử còn rất trẻ, lại tay cầm thiên hạ, có lẽ còn không thèm để ý với cách thăng tiên. Nhưng Thái hậu nương nương đã lớn tuổi, chẳng lẽ không hy vọng hưởng thụ phú quý thêm mấy năm?"

"Còn có Hoàng hậu nương nương và đám hậu phi, hiện tại đúng độ thanh xuân nhưng ở trong cung cấm, có lúc nào thiếu người mới? Bọn họ không muốn giữ mãi thanh xuân sao?"

Lữ Ứng Kiêu càng nói càng hăng say, giọng nói dần cao hơn: "Chứ đừng nói đến trong dòng họ, văn võ bá quan, có mấy người không muốn trường sinh bất lão? Không muốn đứng hàng tiên ban?"

"Nếu Hương chủ bằng lòng, hạ quan nguyện viết một lá thư, để trưởng tử dưới gối thay mặt đến kinh thành, bái kiến tọa sư, để làm việc lớn!"

"Đến lúc đó triều đình trực tiếp thay đổi tiên nhân cung phụng, danh tiếng 'Ninh' tiên vang rền thiên hạ trong một đêm, tuyệt đối không phải si tâm vọng tưởng"

"Công lao lớn như thế..."

Hắn ta nhìn Dương Lô chẳng biết đã mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào, ngượng ngùng cười một tiếng: "Nhưng không biết Dương hương chủ có thể sớm ngày dẫn tiến cho Diệp khôi thủ, giúp hạ quan được nhìn phiến đá 'Ninh' tiên huyền bí hay không?"

"Việc này lớn, trước tiên ngươi đừng gấp." Dương Lô nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, không khỏi lau mắt mà nhìn vị Tri phủ sắp già trước mắt.

Quả nhiên, mình chỉ là một chức quan, mặc dù có chút tiền nhàn rỗi, tầm mắt vẫn quá nhỏ hẹp!

Muốn dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền danh tiếng "Ninh"

tiên trong phạm vi lớn nhất, đúng vậy, thuyết phục tầng trên triều đình, trực tiếp thay đổi tiên nhân mà Đại Lương quốc cung phụng, đây mới là lựa chọn tốt nhất.

Chương 1253: Truyền bá dòng dõi

Dựa theo quy tắc ban thưởng truyền đạo do Diệp khôi thủ đặt ra, nếu hoàn thành việc này, mình sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt?

Đến lúc đó...

Trái tim của hắn ta nhảy lên dữ dội, vội vàng âm thầm vận chuyển công pháp, mới miễn cưỡng đè nén sự kích động, trầm giọng nói: "Ta phải bẩm báo Diệp khôi thủ... Tạm thời ngươi trở về trước, sở dĩ hôm nay có thể chém giết những sĩ tốt này cũng nhờ có 'Ninh' tiên phù hộ, bây giờ canh giờ gần đến, ta phải tế bái tiên nhân rồi."

Lữ Ứng Kiêu nghe vậy hơi thất vọng, trong lòng cũng hơi không yên, lo lắng Dương Lô nuốt mất ý tưởng và công lao của mình.

Nhưng hiện tại hắn ta căn bản không có cách nào liên lạc với vị Diệp khôi thủ kia, không thông qua Dương Lô, căn bản không thể thấy phiến đá "Ninh" tiên, nhưng cũng không dám thể hiện sự nghi ngờ này quá rõ ràng, đành phải cười khan một tiếng, che giấu sự thất vọng, cáo từ.

Di Hà phủ.

Dinh thự Lâm thị.

Trong một tòa khuê phòng hoa mỹ rộng rãi, rèm châu nửa cuốn, trong lò Bác Sơn mạ vàng đốt trầm thủy hương trân quý.

Trong mùi thơm ngào ngạt, một phụ nhân tuổi gần bốn mươi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn mấy thải y nha hoàn vây quanh mình tỉ mỉ ăn mặc.

Thỉnh thoảng, những nha hoàn này mồm miệng khéo léo còn nói ra đủ loại lời dỗ ngon dỗ ngọt, chọc nữ chủ nhân vui vẻ: "Hôm nay phu nhân thật là đẹp."

"Nói gì thế, có ngày nào phu nhân không đẹp?"

"Ta thấy trong mười dặm tám thôn này, cũng không tìm được người nào đẹp hơn phu nhân"

"Phu nhân không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn tốt bụng..."

"Lần trước phu nhân khai ân cho ta về thôn thăm người thân, có tên đăng đồ tử kia lại lén lút nghe ngóng, hỏi tiểu thư mà tiểu tỳ phục vụ đã từng có hôn phối chưa... Lúc ấy tiểu tỳ ngu ngốc còn nghi ngờ, rõ ràng tiểu tỳ phục vụ phu nhân, hơn nữa bây giờ trong phủ cũng không có tiểu thư, về sau nghĩ ra còn không phải phu nhân cứ như mười tám tuổi, mới khiến người ta hiểu lầm hay sao?"

"Nói linh tinh, nhìn phu nhân nhiều lắm chỉ là mười sáu...

Lâm Thái thị mỉm cười nghe bọn họ a dua nịnh hót, nhìn bản thân mình trong gương.

Thật ra nhìn nàng không giống mười sáu tuổi, ít nhất cũng phải bốn mươi sáu tuổi...

Trên trán càng có vẻ lo âu nhiều năm lắng đọng, trong chốc lát khó mà xóa đi, càng tăng thêm tuổi tác.

Năm nay nàng đã ba mươi hai tuổi.

Thế nhưng, thời gian khổ cực đã qua, ngay nửa năm trước nhìn nàng như đã năm mươi tuổi. Tiếp theo, nàng tin tưởng mình chắc chắn có thể càng trẻ tuổi, thậm chí thật sự trở lại mười sáu tuổi...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, tất cả bọn nha hoàn đều lùi lại mấy bước, ra hiệu trang dung đã chuẩn bị xong.

Lâm Thái thị nhìn vào trong gương thấy dù cách ăn mặc tỉ mỉ cũng chỉ có ba bốn điểm nhan sắc, lại rất hài lòng gật đầu: "Canh giờ gần đến rồi, đi, đi xem thử đám tỷ muội đã đến đông đủ chưa?"

Chính đường.

Các khách nhân toàn là phu nhân nhà giàu, lúc này đang tốp năm tốp ba tụ tập cùng một chỗ, cầm quạt tròn che miệng, xì xào bàn tán.

Đợi Lâm Thái thị được bọn nha hoàn vây quanh đi tới, lúc này mới cuống quít dừng lại, cùng đứng dậy hành lễ với nhau.

"Chư vị tỷ muội đừng khách sáo, nào, đều ngồi đi" Lâm Thái thị vẻ mặt tươi cười đi qua đám người, đến chủ vị ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, không có gì bất ngờ xảy ra thấy ánh mắt những thân bằng hảo hữu này tập trung trên người mình đều tràn đầy vẻ phức tạp và ngạc nhiên.

Nàng mở miệng nói: "Hôm nay mời mọi người đến là vì nghĩ đã một thời gian chúng ta không gặp, cũng nên tụ họp một lần thật tốt."

"Thái tỷ tỷ." Nghe vậy, một nữ quyến tính tình nóng nảy không nhịn được mở miệng hỏi: "Nghe nói bây giờ trên dưới Lâm thị này đều do một lời của tỷ tỷ quyết định, có phải thật vậy hay không?"

Lâm Thái thị nghe vậy, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, không chậm trễ chút nào gật đầu: "Đương nhiên!"

Thấy thế, chúng nữ quyến cảm thấy ngạc nhiên.

Bọn họ hiểu rõ ràng nội tình của Lâm Thái thị này. Xuất thân nhà quan viên bình thường, mười lăm tuổi nhân duyên trùng hợp gả cho Lâm thị môn hộ cao hơn, tổng cộng cũng chỉ sống được nửa năm tốt lành, cũng vì không sinh được hài tử, tình cảm với trượng phu dần xa cách, đã sống vài chục năm bi thảm.

Hơn nữa, trượng phu của nàng vô cùng ngang ngược, bình thường chính thê bị lạnh nhạt, nhiều lắm là không được sủng ái.

Lâm Thái thị lại động một tí bị đánh chửi, thậm chí nhiều lần bị đánh đến nằm giường không dậy nổi, hoàn toàn thay đổi.

Trước đây ít năm phụ mẫu nhà mẹ đề của nàng đều qua đời, ca ca và tẩu tử không muốn đắc tội với Lâm thị vì nàng, vì vậy tất cả mọi người tự mình suy đoán, sớm muộn cũng có một ngày Lâm Thái thị bị nhà chồng đánh chết tươi, sau đó nói bị bệnh nặng tùy ý khiêng đi...

Lại không ngờ, hiện tại đối phương lại trở nên tự tin như vậy, bọn họ đã đến được một lúc, lại không thấy gia chủ Lâm thị đâu?

Ngay lúc đang nghi ngờ, đã nghe Lâm Thái thị tiếp tục nói: "Đã mời đám tỷ muội đến đây, ngoại trừ tụ tập ra cũng là vì việc này."

"Nếu bọn tỷ muội cũng muốn giống ta, không bị cha mẹ chồng trượng phu các tiểu thiếp chọc giận nữa, lại nắm đại quyền trong tay, làm chủ đương gia, chỉ có một lựa chọn!"

Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay.

Chương 1254: Tôn sư trọng đạo (1)

Không lâu sau, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, sau đó mười tên hài đồng hình thù kỳ quái nối đuôi nhau mà vào.

Những hài đồng này màu da xanh đen, thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, ánh mắt lại to đến lạ thường, gần chiếm cứ cả một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu mọc sừng thú, sau lưng kéo theo cái đuôi dài, trên cái gáy lộ ra ngoài còn có dấu vết lân phiến, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược khát máu, như Tu La giáng thế, ác quỷ đi ban ngày trong truyền thuyết.

Một đám nữ quyến ăn mặc trang điểm lộng lẫy quay đầu nhìn thấy, gần như lập tức hoảng sợ muốn chết!

Có hai tên nữ quyến tuổi trẻ hơn chút, kêu cũng không dám kêu lấy một tiếng, sợ hãi hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Mặc dù những người khác không hôn mê nhưng cũng mặt như màu đất, ngồi cũng ngồi không yên, thậm chí dưới làn váy vài người còn bắt đầu có giọt nước nhỏ tích tích...

Lâm Thái thị lại không hề sợ hãi, thậm chí trên trán hiện ra sự từ ái, dịu dàng nói: "Các tỷ muội chớ đừng sợ hãi, đây đều là tiểu nhi"

Lại nói: "Đại lang, Nhị Lang, Tam Lang... Tiểu Lang, còn không nhanh thỉnh an các vị a đi?"

Mười tên hài đồng cổ quái kia nghe vậy, lại cực kỳ ngoan ngoãn lập tức chắp tay chào các nữ quyến, ồm ồm nói: "Thỉnh an các a di"

Ngay sau đó, Lâm Thái thị lại phân phó: "Hôm nay nhiều người, đầu bếp chuẩn bị thức ăn không đủ, các ngươi đi làm thêm mấy món ăn."

"Hôm qua trong điền trang có một con trâu ngã chết, nấu lên bồi bổ thân thể cho a di của các ngươi."

Mười tên hài đồng kia đồng thanh đáp lời, chẳng mấy chốc đã có hai con đi ra ngoài, trong giây lát đã kéo một con trâu trưởng thành về, ném "rầm" một tiếng vào phòng khách, sau đó cũng không cần lưỡi đao, trực tiếp nắm hai chân trước của con trâu kia lên, hơi dùng sức đã thoải mái xé nó thành hai nửa!

Sau đó, mười tên hài đồng giúp đỡ lẫn nhau, không tốn bao nhiêu công sức đã xé xác con trâu này chỉ còn khung xương trắng hếu...

Thịt trâu máu me đầm đìa bị chất đống trong mâm sứ xinh đẹp, đưa lên trước mặt mỗi một nữ quyến tới dự tiệc.

Một đám nữ quyến run lẩy bẩy, sợ đến mức gần như muốn ngã xuống từ trên chỗ ngồi.

Nhưng bị mười con quái vật nhìn chằm chằm như thế, lại không có ai dám động đậy, thậm chí cũng không dám nhắm mắt...

Lâm Thái thị đầy yêu thương nhìn các con của mình, giọng điệu thấm thía nói: "Nam nhân đều không dựa vào được! Thứ duy nhất có thể dựa vào, chỉ có cốt nhục thân sinh của mình"

"Những năm gần đây tình cảnh của ta khó khăn, các tỷ muội cũng thấy ấm ức thay ta."

"Bây giờ ta gặp được cơ duyên, tất nhiên cũng muốn có qua có lại...

"Mong rằng chư vị tỷ muội có thể tế bái 'Việt' tiên cùng ta, sinh dục con ngoan khỏe mạnh như trâu, hiếu thuận quan tâm như thế.

Đám nữ nhân căn bản không dám từ chối, dù rất nhiều người trong số bọn họ đã có nhi tử, hoặc căn bản không muốn sinh dục loại quái vật này, lúc này lại không thể nói ra một chữ "không", đành phải run rẩy đồng ý.

Lâm Thái thị thấy thế vui mừng, lúc này đứng dậy, nói: "Tất cả mọi người đã bằng lòng tiếp nhận ý tốt của ta, người tới! Lập đàn tế ngay trong sảnh này, ta muốn lập tức tế bái 'Việt' tiên, cầu tử cho các tỷ muội!"

Đám nữ nhân lập tức thay đổi sắc mặt!

Trong lòng đất.

Bóng tối, nặng nề, ngưng trệ, cổ xưa...

Ninh Vô Dạ ngồi xếp bằng một mình hơi trầm ngâm.

Lần trước những "Nguyên tiên" kia tới tìm hắn ta để gây sự, đã ngã xuống dưới kiếm của hắn ta.

Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã biết không chỉ một mình hắn ta có thể nghe được những lời cầu xin không có tôn hiệu cụ thể kia. Loại tình huống này, bất kỳ một sự tồn tại nào tùy tiện đáp lại lời cầu xin, đều có khả năng bại lộ thân phận ngay lập tức.

Bởi vậy, hiện tại chỉ có người nói ra tôn hiệu của hắn ta rồi cầu xin, hắn ta mới có thể nhìn chăm chú.

Ngoại trừ cái đó ra, những đệ tử của hắn ta ở trong phàm nhân rất hiểu chuyện, hiếu thuận, luôn chủ động lan truyền tôn hiệu thay hắn ta.

Điều này khiến hắn ta không cần lo lắng vấn đề không lan truyền được tôn hiệu.

Rắc rối duy nhất là...

Giữa lòng đất và chỗ trần thế của phàm nhân có sự ngăn cách cực kỳ kiên cố, không có lời cầu xin làm đường dẫn, hắn ta căn bản không biết tình huống cụ thể bên phàm nhân.

Ngay lúc đang suy nghĩ, bên tai lại truyền tới giọng nói khe khẽ:

"Phục niệm... Chắp tay... 'Ninh' tiên...

Vừa nghe thấy tôn hiệu của mình, Ninh Vô Dạ không nhịn được nhẹ gật đầu, sau đó tâm thần chìm vào trong đó.

Chỉ thấy trong tầm mắt là một gian mật thất trong lòng đất chiếm diện tích không quá lớn, lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, còn đốt một lò hương thơm ngát.

Phía trước thần vị của hắn ta là một cái bàn dài hoa văn cỏ xoắn quanh nổi lên.

Trên bàn bày trái cây, chay mặn đủ cả, đồ cúng được chuẩn bị cực kỳ cẩn thận, mỗi một thứ đều rất tươi mới, cách bày trên bàn cũng trải qua sự cân nhắc tỉ mỉ.

Dưới bàn dài, Dương Lô vẻ mặt thành kính, đầu cúi rạp xuống đất, khẽ tụng niệm tôn hiệu "Ninh" tiên, đầu tiên hắn ta dài dòng liên tục cảm tạ "Ninh" tiên truyền pháp và công đức, tiếp theo mới bắt đầu bẩm báo cụ thể chuyện trải qua trong hôm nay.

Chương 1255: Tôn sư trọng đạo (2)

"Triều đình vô đạo, ngụy tiên đương quyền, đoạn tuyệt cách thăng tiên của phàm nhân, từ xưa đến nay dân chúng ngu si, nay "Ninh' tiên nhân từ, giáng xuống tiên dụ, ban thưởng huyền pháp, cuối cùng mở con đường trở thành tiên cho đám phàm phu tục tử chúng ta."

"Đây là ân đức muôn đời chưa thấy! Ân điển chưa từng có từ thời hỗn độn!"

"Nay triều đình có khí thế chém tận giết tuyệt, ý đồ hãm hại chúng ta..."

"Hôm nay tín nam vì che chở tín chúng già yếu vô tội, không thể không đánh chết đám ưng khuyển đến đây phá nhà diệt môn..."

"Nhưng ngụy tiên độc hại thiên hạ đã lâu, nơi nào cũng có dân chúng ngu muội..."

"Sau đó sẽ có đủ loại thủ đoạn, chỉ sợ khó mà cấm tiệt..."

"Tín nam nguyện chiến đấu vì 'Ninh' tiên, dù chết không hối hận..."

Nghe vậy, Ninh Vô Dạ không nhịn được cau chặt hàng lông mày.

Hắn ta cũng không rõ cụ thể những chuyện đã trải qua, nhưng nghe lời cầu xin của tên đệ tử này, hiển nhiên những truyền nhân của hắn ta ở thế gian này đang phải nhận sự uy hiếp rất lớn!

Mặc dù nói những đệ tử này của hắn ta chỉ là nhân vật trong mộng cảnh, nhưng là tu sĩ danh môn chính đạo, luôn nhân ái khoan dung với người của mình.

Hiện tại những đệ tử này vô cùng tôn sư trọng đạo, đối với mình cung kính có thêm, nhìn những lời cầu xin từ xưa đến nay, cũng chưa từng làm làm xằng làm bậy điều gì, chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện và truyền bá tôn hiệu cho mình, lại vì triều đình và những "Nguyên tiên" kia ghen ghét, bị đối xử bất công như thế.

Thậm chí, còn không thể giữ được tính mạng người nhà!

Ninh Vô Dạ là sư tôn, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ?

Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức quyết định, lại truyền thụ cho những đệ tử này một môn thuật pháp dùng cho phòng ngự, tiếp tục khắc lên phiến đá lần trước...

Biển sâu.

U ám, lạnh băng, tĩnh mịch...

Chung Quỳ Việt Cức mặc cho ống tay áo lay động theo mạch nước ngầm mãnh liệt dưới đáy biển, lấy ra một cái pháp bảo hình dạng giường thấp từ trong túi trữ vật, đang ngồi ngay ngắn, nhíu mày.

Lần trước "Nguyên tiên" dưới biển sâu tìm đến, bị hắn ta mệt mỏi giết lùi.

Hiện tại, hắn ta đã hiểu rõ, không thể đáp lại những lời cầu xin không có tôn hiệu của mình!

Chỉ có điều, từ lần trước đáp lại lời cầu xin, hiện tại số phàm nhân biết tôn hiệu của hắn ta trở nên càng ngày càng nhiều...

Lý do cụ thể trong đó, vì hai giới cách biệt, hiện tại hắn ta không đủ manh mối, hoàn toàn không biết rốt cuộc trong trần thế đã xảy ra chuyện gì.

Vào lúc này, một lời cầu xin mơ hồ vang lên...

Chung Quỳ Việt Cức vừa để ý, lập tức khẽ gật đầu.

Lời cầu xin này lặp đi lặp lại tôn hiệu của hắn ta, là đặc biệt cầu xin hắn ta, có thể đáp lại bình thường, không cần lo lắng bị "Nguyên tiên" phát hiện.

Nghĩ đến đây, hắn ta tâm niệm vừa động, trong đầu lập tức xuất hiện một cảnh tượng: Trong một tòa chính sảnh trang trí phú quý, hiển nhiên yến hội phong phú vừa được dọn lên, lại không ai để ý tới.

Điều khiến Chung Quỳ Việt Cức hơi ngạc nhiên là, trong số những thức ăn được tỉ mỉ xào nấu kia, lại xen lẫn một đĩa rõ ràng là thịt trâu sống vừa được xé xuống, vẫn mang theo máu tươi đầm đìa, trông có vẻ không hợp nhau.

Nhưng hắn ta nhanh chóng bỏ qua, có lẽ là sở thích ẩm thực đặc biệt của nơi đây? Dù sao chỉ là thịt trâu, cũng không phải thịt người, dù ăn sống hay ăn chín đều không phải việc lớn gì.

Hắn ta đặt sự chú ý vào người đang niệm tụng cầu xin.

Đã thấy một phụ nhân trung niên mặc lụa hoa dẫn theo một đám nữ quyến cách ăn mặc hoa lệ, vẻ mặt run sợ, đang đồng loạt quỳ trên mặt đất, khẽ cầu xin: "Phục niệm... Dập đầu dập đầu... Cầu xin 'Việt' tiên ban ân huệ, thi ân rộng khắp, ban thưởng cho đám tỷ muội của tín nữ dòng dõi phong phú, trở thành trợ thủ đắc lực... Vô cùng... Cẩn từ."

Chung Quỳ Việt Cức nghe một hồi, nhanh chóng xác định đây cũng là đệ tử mới đến đây cầu xin.

Từ lần đầu tiên thử đáp lại lời cầu xin của phụ nhân kia, những ngày qua các đệ tử vẫn cầu xin hắn ta, dường như có hiểu lầm gì đó với hắn ta, cho rằng hắn ta chuyên quản lý dòng dõi...

Nhưng Lưu Lam hoàng triều quản lý cả tiên phàm, Chung Quỳ Việt Cức là Thái Tử, cũng muốn trải nghiệm và quan sát dân sinh, cho nên cũng hiểu rõ sự coi trọng của phàm nhân với việc sinh con dưỡng cái.

Nhất là ở phàm tục, trách nhiệm không con thường bị đẩy cho nữ tử.

Nghĩ vậy, cũng khó trách những đệ tử này chỉ tập trung cầu xin điều mình cần...

Với lực lượng hiện tại của Chung Quỳ Việt Cức, những điều này chỉ là tiện tay mà thôi, vừa thành toàn cho đệ tử đồng thời vừa có thể coi là một con đường tắt truyền bá tôn hiệu.

Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều đệ tử mới cầu xin hắn ta, rất hiển nhiên danh vọng của hắn ta ở trong phàm nhân càng ngày càng tốt.

Nghĩ đến đây, lúc này Chung Quỳ Việt Cức quyết định thỏa mãn lời cầu xin của những nữ tử đáng thương này...

Trong mộng cảnh, thời gian trôi qua cực nhanh.

Trong chớp mắt lại trôi qua nửa năm...

Đại Lương quốc.

Phương nam, Khinh Tiên hội dần trở thành xu thế đuôi to khó vẫy.

Cái gọi là Khinh Tiên hội, thật ra là tín chúng của "Ninh" tà tiên.

Chương 1256: Thiên hạ đại loạn

Bọn họ nắm trong tay cách phàm nhân thăng tiên, trước mắt còn chưa biết thật sự có thể làm cho phàm nhân thành tiên hay không, nhưng rất nhiều người đều tận mắt thấy có thể hồi phục thanh xuân ở trình độ nhất định, chữa trị bệnh nan y, chữa lại tay chân gãy, lại nắm giữ đủ loại tác dụng thần diệu.

Bởi vậy tín chúng "Ninh" tiên nhanh chóng tăng vọt, sau khi một vài thám tử triều đình, thậm chí là cả Điển thiêm của Điển thiêm thự đến đó nội ứng, đều bị mê hoặc làm phản ngay tại chỗ.

Khinh Tiên hội nhanh chóng phát triển, trước mắt đã công khai đưa ra khẩu hiệu "Diệt ngụy tiên, tru ngụy triều, nghênh 'Ninh' tiên, bái chân tiên, người người như rồng, từng người thành tiên".

Càng đáng sợ hơn là, thái độ của đám cấp cao trong Đại Lương quốc với Khinh Tiên hội rất mập mờ...

Mặc dù triều đình vẫn gọi là "phản đảng" nhưng với việc bọn họ bái tế "Ninh" tiên, đã không nhắc tới hai chữ "Tà tiên" nữa.

Thậm chí có người nghe đồn, mẫu tử Thiên gia và mấy vị quan lớn trên miếu đường đang suy nghĩ trực tiếp cung phụng "Ninh"

tiên, rút củi dưới đáy nồi, khiến Khinh Tiên hội không chiến tự bại...

Phía bắc Đại Lương quốc biến thành địa bàn "Việt" tiên.

"Việt" tiên yêu quý cho con, dường như đặc biệt bảo vệ phụ nhân.

Những nữ tử dựa vào hắn ta mang thai, tất cả đều sinh dục rất nhiều tà tự, hình dáng tướng mạo của những tà tự này rất đáng Sợ, cứ như ác quý, lúc hành động nhanh nhẹn như điện, sức lực cực lớn có thể xé rách hổ báo, tính tình càng hung tàn ngang ngược. Nhưng lại cực kỳ cung kính hiếu thuận với mẫu thể sinh dục bọn chúng.

Lúc mới đầu, bách tính phía bắc rối rít trốn đi, nhất là nữ hệ cực kỳ e ngại, tránh "Việt" tiên còn không kịp.

Nhưng thời gian dài, liên tiếp trải qua việc lấy bản thân dạy bảo của những phụ nhân sinh dục tà tự kia, thấy những phụ nhân kia ý vào tà tự, gần như mỗi người đều trở thành chủ một gia đình, cuộc sống đầy đủ, vênh mặt hất hàm sai khiến, tuổi tác ngày càng trẻ trung... Chẳng mấy chốc có người dao động.

Mới đầu chỉ là một vài nữ tử cùng đường mạt lộ, lặng yên khẩn cầu.

Về sau càng ngày càng nhiều...

Bây giờ toàn bộ phía bắc đều thành địa bàn mẫu bằng tử quý.

Bọn họ chiếm cứ dinh thự ruộng đồng của những phú hộ kia, lại cùng nhau đàm phán phân chia sản nghiệp, địa giới một lần nữa, thậm chí còn nhiều lần diễn ra trạch đấu, đề cử ra một loạt quan lại, làm việc dựa theo quy củ cùng nhau đặt ra, gần như đã biến phía bắc thành một nước trong nước.

Một vùng duyên hải là "Đế" tiên vi tôn.

Vị "Đế" tiên này làm việc tàn bạo, sát tính sâu nặng, đã có bảy tám vị Chính tiên vẫn lạc dưới tay nàng, hơn nữa không chút khách sáo chiếm lấy toàn bộ những tượng thần miếu thờ của Chính tiên ban đầu.

Bây giờ dân chúng trong phạm vi thế lực "Đế" tiên, từng người nơm nớp lo sợ, hoảng hốt, mỗi ngày bắt đầu làm việc đều là rửa mặt thay quần áo, đến trước tượng thần "Đế" tiên dập đầu hai canh giờ, như thế mới có thể bảo vệ mỗi ngày thái bình...

Ngoài ra, toàn bộ thiên hạ đều lưu truyền tiên đoán diệt thế của "Yểm'" tiên, mặc dù vị "Yểm" tiên này vẫn không tự mình hạ xuống tai ương gì, nhưng chỉ nghe hành vi của tín chúng Khinh Tiên hội: "Việt" tiên và "Đế" tiên, cũng không nhịn được lòng người bàng hoàng...

Nửa năm qua, Đại Lương quốc chưa từng nhàn rỗi, nhiều lần điều động binh mã tinh nhuệ nam chinh bắc chiến, dù dựa vào tiên khí do Chính tiên ban cho và động viên đám Tế Tự Chính tiên tự lên trận, cũng chỉ có đến có về với đám thân thuộc của Tà tiên, căn bản không thể hoàn toàn diệt trừ bọn họ.

Thiên hạ càng ngày càng loạn.

Trời sao.

Trong mênh mông hoang vắng, Bùi Lăng đạp không mà đứng.

Tôn hiệu của hắn đã càng truyền càng xa, mỗi ngày số tín chúng cầu nguyện hắn đã nhiều như cá diếc sang sông.

Theo tín chúng tăng nhiều, Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình đang nhanh chóng mạnh lên.

Nhưng cùng lúc đó những lời cầu xin không ngừng quanh quẩn bên tai hắn cả ngày, đều khiến hắn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Ngay hiện tại, Bùi Lăng chọn trúng một lời cầu xin.

Sau khi tâm thần của hắn chìm vào, lập tức thấy một tòa sơn động u ám cực sâu.

Nơi đây vô cùng ẩm ướt, âm u lạnh lẽo, bốn vách tường ướt sũng, thỉnh thoảng dưới từng giọt nước còn có những thứ như sâu bọ, con rết, rắn độc đang di chuyển khắp trong các ngõ ngách.

Chính giữa sơn động là đài xếp từ đá, xây dựng thành một tế đàn thô kệch giản dị.

Trên đài có một tòa thần vị.

Một lão giả tóc trắng xoá đang quỳ gối trước thần vị, vẻ mặt cung kính khẽ cầu nguyện: "Phục niệm... Khấu đầu... Kính xin 'Yểm' tiên sớm ngày lâm trần, tru diệt giới này, lại mở ra đất trời... Vô cùng... Cẩn từ."

Bùi Lăng nghe vậy hơi mỉm cười một cái.

Hủy diệt thế giới này là chuyện không thể nào!

Trong khoảng thời gian này, hắn đã biết "Nguyên tiên" trong thế giới này nhiều như sao trời, muốn hủy diệt thế giới, nhất định phải đối phó tất cả "Nguyên tiên", hắn lấy đâu ra thực lực đó?

Hơn nữa, bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là tăng tiên vị của mình, hủy diệt thế giới mộng cảnh này có ích lợi gì với hắn?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cảm thấy cơ hội đã gần đủ.

Chương 1257: Yểm tiên (1)

Hiện tại lương tài mỹ ngọc đi theo hắn đã có nhân số khổng lồ, là lúc tập trung người lại, dùng [Oán Yểm thần thông] thu hoạch một đợt.

Thế là, hắn tâm niệm vừa động, cách không ngưng tụ ra mấy chữ kiểu vân triệu: "Năm Hàm Hi thứ sáu ngày 11 tháng 3, ta sẽ giáng lâm tiên quốc ở Lô Đông phủ phía đông Bách Lý sơn, tín chúng của chúng ta đều có thể lập tức thành tiên"

"Để tránh họa chư tiên diệt thế"

Lão giả kia phát hiện sự thay đổi giữa không trung, không nhịn được nín thở tập trung nhìn qua, đợi xem hết tiên dụ này, không nhịn được kích động khiến toàn thân run rẩy, không hề do dự một hơi dập đầu "phanh phanh phanh" mười mấy cái, mới run giọng nói: "Cảm tạ 'Yểm' tiên, cảm tạ 'Yểm' tiên, 'Yểm' tiên nhân ái! Suốt đời khó quên đại ân đại đức của 'Yểm' tiên, nguyện làm chó săn trong môn hạ của 'Yểm' tiên! !"

Nhìn về mặt cuồng nhiệt của lương tài mỹ ngọc, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó thu hồi tâm thần.

Ngay sau đó, hắn đáp lại lời cầu xin của vị lương tài mỹ ngọc thứ hai, lưu lại tiên đoán giống như đúc.

Chẳng mấy chốc, tất cả nhân tài đi theo hắn đều nhận được tin tức hắn muốn giáng lâm, lại đón bọn họ tiến về tiên quốc thành tiên.

Sau một lúc lâu, ở trong trời sao, cuối cùng Bùi Lăng làm xong chầm chậm ngước mắt, thầm nghĩ trong lòng, đã sắp xếp xong tất cả, hiện tại chỉ cần chờ đợi.

Vực sâu.

Âm trầm, tà ác, bóng tối, cuồng bạo, tàn ngược...

Kê Trường Phù đứng ở hư không, Quy Hoành Thu và Sở Ma nhắm mắt đi theo sau lưng.

Trong khoảng thời gian này, thực lực của hai vị chân truyền Thiên Sinh giáo tăng lên to lớn, khí tức quanh người đều cường thịnh hơn nhiều.

Nhưng lúc này, sắc mặt của bọn họ thật sự không tốt.

Theo tu vi tăng lên, tiếng thì thầm bên tai bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng...

Cách đó không xa, lại là một "Nguyên tiên" trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, dùng ánh mắt thù hận nhìn bọn họ.

Vẻ mặt Kê Trường Phù không có chút dao động nào, bình tĩnh phân phó: "Quy sư muội, ngươi đi thải bổ nó đến chết, hấp thu toàn bộ lực lượng của nó."

"Vâng." Khuôn mặt Quy Hoành Thu bình tĩnh, không có chút do dự nào lập tức đi tới.

Lúc ở trong Thiên Sinh giáo, nàng đã thải bổ vô số nam tu.

Hơn nữa khác với Sở Ma, mục tiêu thải bổ của nàng không xem tướng mạo dáng vẻ gì, có phù hợp thẩm mỹ của mình hay không, mà chỉ nhìn thực lực của đối phương.

Hiện tại, mặc dù những "Nguyên tiên" này có dáng về hình thù kỳ quái, nhưng lực lượng lại cực kỳ dồi dào, là vật liệu tu luyện hoàn mỹ nhất!

Đối với Quy Hoành Thu mà nói, sự rắc rối nhất của cách để tăng cao tu vi thế này căn bản không phải vấn đề tướng mạo của bọn họ, mà là bên tai thường xuyên vang lên những tiếng thì thầm kia.

Mặc dù cho đến tận nay, ngoại trừ việc những tiếng thì thầm này khiến nàng thấy buồn bực ra, vẫn chưa thấy điểm nguy hại nào khác.

Nhưng Quy Hoành Thu luôn cảm thấy hơi lo lắng...

Lấy lại bình tĩnh, Quy Hoành Thu phất tay đánh vỡ áo bào "Nguyên tiên", bắt đầu thải bổ...

Kê Trường Phù mặt không thay đổi nhìn xem, trong lòng hơi trầm ngâm.

Đây đã là tầng vực sâu thứ năm.

Lại vẫn không tìm được tung tích của Khang sư đệ.

Nhìn như thế, Khang sư đệ... Rất có thể không ở trong vực sâu!

Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng cầu xin thì thầm, đứt quãng, truyền vào trong tai hắn ta: "Phục nguyện...

Cầu xin 'Phù tiên... Cẩn từ"

Hả?

Đây là đặc biệt cầu xin với hắn ta.

Liếc nhìn trước mặt, xem ra Quy Hoành Thu còn cần một chút thời gian, Kê Trường Phù liền tập trung tâm thần vào trong lời cầu xin này.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đã xuất hiện ở phía trước một khu rừng rậm.

Giữa rừng rậm có một tế đàn được dựng tạm thời, mấy người mặc quần áo dơ bẩn, vẻ mặt mỏi mệt lại sợ hãi quỳ xuống, nơm nớp lo sợ khẽ cầu xin: "Phục nguyện... Tà tiên 'Ninh' tổn hại tiên phàm khác biệt, tự truyền thụ tà pháp, ngang ngược vô tận, tai họa ngàn dặm... Tín chúng của hắn tâm tính vặn vẹo, đã không có chút nhân tính nào..."

"Tàn bạo bất nhân, việc ác cuồn cuộn..."

"Cầu xin 'Phù tiên chiếu cố, thần hàng giáng linh, cứu vớt tín nam tín nữ...

"Cẩn từ"

Kê Trường Phù nghe, trong lòng nghi ngờ, Tà tiên "Ninh"?

Chẳng lẽ là Khang sư đệ làm?

Không đúng!

Tôn hiệu của Khang sư đệ là "Yểm"!

Đương nhiên, còn có một loại khả năng, là sau khi Khang sư đệ đi vào đã sửa lại tôn hiệu.

Nhưng khả năng này rất thấp.

Dù sao tôn hiệu của Khang sư đệ là đặt ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, không dễ sửa đổi như vậy!

Là "Nguyên tiên" trong thế giới mộng cảnh?

Hay là ngoại trừ bọn họ, cũng có tu sĩ ngoại giới khác tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh?

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù lập tức nhớ lại cảnh tượng, lúc trước ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc có người cưỡng ép độ kiếp...

Hắn ta lập tức khẽ nhíu mày: "Xem ra là tu sĩ ngoại giới khác."

"Hơn nữa, có thể dẫn hạ lôi kiếp, tất nhiên là tử đệ trong chín môn phái lớn."

"Có thể trực tiếp loại trừ năm tông ngụy đạo."

"Mặc dù thường ngày năm tông kia vô cùng dối trá, ra vẻ đạo mạo, nhưng bọn họ vẫn cần mặt mũi, sẽ không làm được loại chuyện người người oán trách, tai họa phàm trần này."

"Chắc chắn là Luân Hồi tháp!"

"Vừa hay, hiện tại Khang sư đệ không rõ tung tích, người Luân Hồi tháp này rất thích hợp để ta dùng!"

Lập tức, Kê Trường Phù cách không ra tay, diệt sát truy binh đã đuổi vào trong rừng...

Chương 1258: Yểm tiên (2)

Một tháng sau.

Kinh thành Đại Lương quốc, Điển thiêm thự.

Trong kiến trúc trang trọng nguy nga người đến người đi, cảnh tượng vô cùng bận rộn, bầu không khí lại cực kỳ nặng nề.

Trong giây lát, có người thi triển khinh công một đường lao vùn vụt, cứ như một cơn gió lao vào thư phòng Thiêm soái, không quan tâm việc thở dốc, vội vàng nói: "Tà tiên 'Yểm' sắp giáng trần, chư tiên diệt thế sắp đến!"

Nghe vậy, toàn bộ thư phòng đều yên tĩnh, đám cao tầng đang bàn bạc những việc cần giải quyết rối rít quay đầu, nhìn về phía người tới.

Chư tiên diệt thế!

Cuối cùng vị "Yểm" tiên kia đã có hành động rồi? !

Thiêm soái lấy lại tinh thần trước tiên, lập tức hỏi: "Tình hình cụ thể như thế nào?"

Người kia nói thật nhanh: "Thuộc hạ tróc nã mấy tên tín chúng 'Yểm' tiên, biết được gần đây 'Yểm' hạ xuống tiên dụ cho tất cả tín chúng, vào khoảng năm Hàm Hi thứ sáu ngày 11 tháng 3, giáng lâm tiên quốc ở Lô Đông phủ phía đông Bách Lý sơn, đón các tín đồ đi, cùng lúc đó chư tiên sẽ liên thủ hạ xuống tiên phạt, hủy diệt thế này!"

Sắc mặt rất nhiều cao tầng trong Điển thiêm thự nghiêm nghị, hơn nửa năm qua hai vị Tà tiên "Ninh": "Việt" một nam một bắc, hoành hành ngang ngược thành họa, đã làm Đại Lương quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, nhất là "Ninh" tiên truyền xuống cách thăng tiên đã mê hoặc rất nhiều tín chúng Chính tiên, đã mơ hồ có ý uy hiếp đến căn cơ triều đình.

So sánh ra, mặc dù "Đế" tiên ở duyên hải có thủ đoạn khốc liệt, nhưng càng nhiều hơn là nhằm vào Chính tiên và lê dân bình thường, ngược lại không có uy hiếp quá lớn với miếu đường.

Bây giờ, Đại Lương quốc đang an cư lạc nghiệp, có thể nói sứt đầu mẻ trán, toàn bộ thiên hạ đều hiện ra xu thế thối nát.

Nhưng không ngờ, hiện tại tình huống lại càng tôi tệ hơn!

Chư tiên diệt thế, không thể không quản! Nói đúng ra, hiện tại đã không có việc nào càng quan trọng hơn!

Nghĩ tới đây, lúc này Thiêm soái phân phó: "Đặt tất cả mọi chuyện trong tay xuống, hiện tại đi theo ta cùng mở bí khố! Lấy tiên khí tuyệt mật, một lần tiêu diệt tín chúng 'Yểm' tiên"

Đám người nghe lời này, đều lộ ra vẻ vô cùng nặng nề.

Bí khố là căn cơ lớn nhất của Điển thiêm thự.

Trong đó cất giữ đủ loại đồ dùng tiên gia có thể hủy diệt hoàng triều, chỉ có lúc thay đổi thời thế mới được ăn cả ngã về không lấy ra dùng.

Ngay một năm trước, mọi người không chút suy nghĩ đến, thế hệ này của bọn họ sẽ có lúc mở ra bí khố.

Nhưng hiện tại... Liều chết đánh cược một lần đã là việc bắt buộc phải làm!

Lập tức, đám người đồng thanh nói: "Vâng!"

Vào lúc này, có một người đột nhiên nói: "Thiêm soái, chỉ là tín chúng không đủ đáng sợ, huống chi 'Yểm' tiên không giống "Ninh' tiên, trực tiếp ban cho tín chúng thủ đoạn vượt qua phàm nhân, chúng ta có thể lấy thế sét đánh lôi đình, đuổi tận giết tuyệt bọn họ."

"Vấn đề là, nếu ngày 11 tháng 3, Tà tiên thật sự lâm trần giáng thế, vậy phải làm như thế nào?"

Đôi mắt Thiêm soái nghiêm nghị, lạnh giọng nói: "Việc lớn như thế không phải việc mà phàm phu tục tử chúng ta có khả năng đối phó. Ta sẽ tự bẩm báo thiên tử, truyền lời cho chư Tế Tự Chính tiên, để Hoàng gia thiết lập đại tế, cầu nguyện Chính tiên"

"Từ xưa đến nay Chính tiên che chở lê dân, tuyệt đối không để Tà tiên làm loạn như thế"

"Trận chiến tiên nhân không phải thứ chúng ta có thể nhúng tay vào."

"Điều chúng ta phải làm là chém giết tín chúng Tà tiên, làm chậm lại sự khôi phục của bọn họ."

"Làm vậy càng thuận tiện để Chính tiên ra tay."

Năm Hàm Hi thứ sáu.

Tháng ba.

Lại một trận đồng cỏ bay lượn, nhánh hoa tranh nhau ánh nắng.

Trời sao vẫn mênh mông, trống vắng, lạnh băng...

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong hư không, trong lòng âm thầm suy nghĩ đã vào tháng ba, khoảng cách đến ngày 11 tháng 3 trong nhân thế ở thế giới mộng cảnh, chỉ còn lại mười một ngày.

Những ngày qua nhìn từ những lời cầu xin với hắn, đám lương tài mỹ ngọc đang nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới địa điểm chỉ định.

Lô Đông phủ phía đông trong núi, cũng lục tục ngo ngoe tụ tập không ít tín chúng.

Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn có thể thi triển [Oán Yểm thần thông] hút khô toàn bộ phàm nhân cầu xin với mình...

Đến lúc đó, nếu có thể tăng lên tiên vị, đương nhiên đó là tốt nhất; nếu không thể... Ít nhất cũng có thể tăng cường một ít thực lực.

Ngay lúc đang suy nghĩ, bên tai Bùi Lăng truyền đến càng ngày càng nhiều lời cầu xin, như xuân tằm từng bước xâm chiếm lá, không ngừng rả rích, bành trướng quanh người hắn như thủy triều.

Hiện tại đám lương tài mỹ ngọc đã chạy tới địa điểm, đang cử hành tế tự tập thể, khẩn cầu hắn sớm ngày giáng lâm, hủy diệt thế gian.

Đúng vậy, những nhân tài này cho rằng bọn họ đã tới trước, vậy vì sao còn phải đợi kẻ đến sau? Mặc dù ở trong mắt triều đình, tất cả người tế bái "Yểm" tiên đều cùng một bọn.

Nhưng bọn họ không cho là như vậy.

Dù sao mình đã đến nơi mà "Yểm" tiên chỉ định, nếu lúc này có thể khẩn cầu "Yểm" tiên giáng thế để bọn họ tiến vào tiên quốc, lập địa phi thăng, mà những tín chúng đến muộn kia lại vì đến chậm một bước, trơ mắt nhìn mình bỏ lỡ cơ hội với phần cơ duyên lớn, tạo hóa lớn này, ảo não đấm ngực giậm chân...

Chẳng lẽ đây không phải chuyện rất thú vị sao?

Chương 1259: Lời cầu xin

Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có loại cầu nguyện này...

Bùi Lăng chỉ lắng nghe, lại thờ ơ.

Trong chốc lát, hắn đang muốn nhìn chăm chú một lời cầu xin khá thú vị ở trong đó, loại cảm giác kỳ quái kia lại xông lên đầu...

Những lời cầu xin này khiến hắn có loại quen thuộc khó hiểu, hơn nữa loại cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết này càng ngày càng mạnh!

Nhận ra được điểm ấy, Bùi Lăng nhướn mày, nhưng nghiêm túc nhớ lại, hắn làm thế nào cũng không nhớ nổi loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu...

Sau đó, càng ngày càng nhiều nhân tài tụ tập, những nhân tài này đều là loại người tàn nhẫn, tùy ý làm bậy, ước gì thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, người người xuống Địa ngục, chỉ có mình lập địa phi thăng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt đến ngày 11 tháng 3.

Lô Đông phủ phía đông trong núi, ở nơi ngày thường hoang vắng, lúc này lại người người nhốn nháo, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đánh nhau.

Lời cầu xin của các tín đồ cũng càng ngày càng kịch liệt.

Trước đó chỉ là khẩn cầu "Yểm" tiên sớm giáng lâm, hủy diệt thế gian. Bây giờ lại thêm rất nhiều người hy vọng trước khi "Yểm"

tiên diệt thế, hãy hung hăng tra tấn rất nhiều sinh linh...

Nhưng Bùi Lăng không rảnh để ý tới những điều này, lời cầu xin quanh quẩn bên tai hắn đã biến thành cuồng loạn gầm thét.

Loại cảm giác quen thuộc quỷ dị kia càng ngày càng khiến hắn cảm thấy lo lắng.

Bởi vậy, sau khi xác định người đã đến gần đủ rồi, Bùi Lăng không do dự nữa, tâm thần lập tức chìm vào một lời cầu xin trong số đó.

Hắn lập tức thấy trong một góc của sơn cốc, có mấy khối núi đá hình dạng khác nhau bị đắp lên thành một tòa tế đàn thô ráp.

Phía dưới có một tên thanh niên trai tráng hơn hai mươi tuổi đang quỳ, lúc này đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn cầu nguyện, vì quá vui sướng nên khuôn mặt hắn ta gần như vặn vẹo, trên trán hiện ra về ngang ngược.

Lấy người này làm trung tâm, xung quanh toàn là các tín chúng cúi rạp đầu xuống đất, thành kính cầu nguyện với "Yểm" tiên.

Số nhiều rất nhiều, lít nha lít nhít, trong chốc lát khó mà tính toán.

Ngoại trừ cái đó ra, nơi xa còn ẩn giấu rất nhiều người bình thường không cầu nguyện với hắn, thò đầu ra nhìn như đang quan sát, nhưng những điều này hoàn toàn không quan trọng với Bùi Lăng.

Không hề do dự chút nào, hắn lập tức thi triển [Oán Yểm thần thông].

Lập tức, tất cả căm hận, oán niệm, bi quan chán đời, thù giận của người cầu nguyện... Đều bị thần thông rút ra không còn, tiếp theo hóa thành lực lượng thuần túy nhất như một tia nước nhỏ, hoạt bát linh động rót vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, tất cả người cầu nguyện chậm rãi ngã xuống, bọn họ đã hoàn toàn bị hút khô, chỉ còn lại một bộ xác không.

Bùi Lăng nhắm mắt cảm nhận được sự thay đổi thực lực của mình, hắn đã mạnh lên rất nhiều! Lúc này, lực lượng tràn trề tràn ngập toàn thân, uy năng trong lúc phất tay, thuật pháp sinh diệt lúc tâm niệm vừa động, dường như mình thật sự trở thành một vị tiên nhân của phương thế giới này.

Chỉ có điều, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không khỏi nhíu mày, lại không để ý tới lực lượng tăng lên... Tất cả người cầu nguyện đã bị [Oán Yểm thần thông] rút khô mà chết.

Nhưng lời cầu xin bên tai hắn vẫn không hề yếu bớt.

Dường như vẫn có tín chúng vô cùng vô tận tiến hành cầu xin hắn.

Chỉ là nội dung khẩn cầu càng ngày càng hỗn loạn.

Thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nghe rõ, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt lo lắng, gần như lập tức lên tiếng hô to:

"Đừng ồn ào! !"

Bùi Lăng mạnh mẽ tự kìm nén sự xao động, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, người cầu nguyện đều đã tử vong, tất nhiên tế tự cũng bị cắt đứt, dựa theo quy tắc trước đó, tinh thần của hắn nên bị cưỡng ép kéo về trong trời sao, không thể tiếp tục quan sát trong nhân thế.

Nhưng bây giờ, bởi vì những lời cầu xin hỗn loạn này, hắn có thể tiếp tục nhìn chăm chú phàm trần, thậm chí không còn giới hạn trong vùng này, hắn có thể nhìn càng xa hơn, nhìn thấy bất kỳ nơi nào!

Đến trình độ này, cuối cùng Bùi Lăng nhớ ra nơi phát ra loại cảm giác quen thuộc kia... Là tiếng thì thầm Vĩnh Dạ!

Bùi Lăng không hề do dự, lập tức chủ động thu hồi ánh mắt, trở về trời sao.

Nhưng tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai lại không giảm bớt chút nào, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh!

Bùi Lăng cau chặt hàng lông mày, nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, đã thấy mấy chục đạo khí tức cường đại, bóng dáng hình thù kỳ quái đã chậm rãi hiện ra ở xung quanh trời sao.

Đông đúc vây quanh hắn!

Cảm nhận được đối phương có bản chất lực lượng cùng nguồn gốc với phương thế giới này, sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống, là "Nguyên tiên" của thế giới này!

Nhưng số lượng nhiều lắm!

Lúc này, ánh mắt đám "Nguyên tiên" đã đi ra từ hư không nhìn qua Bùi Lăng tràn đầy chán ghét và căm hận.

"Ngoại tiên!"

"Giết!"

Đám Nguyên tiên không hề do dự lập tức ra tay, thi triển thủ đoạn, lao thẳng về phía Bùi Lăng!

Trong nhân thế.

Giữa Lô Đông phủ phía đông Bách Lý sơn.

Đang lúc ngày xuân, cỏ thơm um tùm, suối nước lững lờ.

Sau khi rất nhiều tín chúng "Yểm'" tiên trải qua một phen, không, là trải qua một trận cãi cọ, vẫn không thể chọn ra người dẫn đầu.

Chương 1260: Mộng cảnh đồng hóa (1)

Cuối cùng tốp năm tốp ba rải rác trong đó, tự mình lập xuống tế đàn, cầu nguyện với "Yểm" tiên.

Nơi xa.

Trên sườn một ngọn núi, cũng đang có một đám người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tình cảnh này.

Mặc dù số lượng những người này không ít, nhưng nhìn bên ngoài lại không có vật gì.

Một con mắt như hạt châu bị đè vào trên đầu người nào đó, thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng nhạt che đậy tung tích đám người.

Theo hạt châu lấp lóe, rõ ràng khí tức người kia bắt đầu suy bại, không lâu sau đã không chịu nổi giao nó cho đồng bạn, đồng bạn yên lặng đặt nó ở đỉnh đầu, sinh mệnh lực cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua...

Người Điển thiêm thự thay phiên di chuyển hạt châu ẩn nấp hành tung, kiên nhẫn quan sát hành động của tín chúng "Yểm"

tiên.

Trong giây lát, thấy bọn họ còn đang thành kính quỳ bái, có người không nhịn được khẽ hỏi: "Có thể ra tay không?"

"Không!" Thủ lĩnh lại lắc đầu, trầm giọng nói: "Chờ chút! Hiện tại chỉ là buổi sáng, chắc chắn người còn chưa tới đủ."

"Một khi đánh cỏ động rắn, lần sau sẽ khó có cơ hội tốt tìm ra loại tín chúng Tà tiên này để một lưới bắt hết!"

"Vâng! "

Lại nghe thủ lĩnh nói: "Sau khi người tập trung đầy đủ, Dã tiên đừng nóng vội ra tay, phải đợi Chính tiên khóa chặt vị trí Tà tiên 'Yềm; nếu không, chỉ cần không diệt được 'Yểm' tiên, dù tàn sát toàn bộ những tín chúng này không còn, cũng không làm nên chuyện gì."

Thủ hạ nghiêm nghị nói: "Hiểu rõ!"

Đang nói, ở không gian nơi xa đột nhiên truyền đến một luồng dao động dữ dội, chợt một loại khí tức khủng bố lớn, phá diệt lớn, tai họa lớn tràn trề giáng xuống!

Tà tiên "Yểm"!

Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, chợt thủ lĩnh trầm giọng nhắc nhở: "Cúi đầu, đừng nhìn!"

Không thể nhìn thẳng vào tiên!

Không hề do dự chút nào, mọi người cùng cúi đầu, mặc dù bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, ý chí Tà tiên "Yểm" đang giáng lâm ở nơi xa, như bóng với hình, loại uy áp đến từ tiên nhân kia như thực chất, khiến bọn họ gần như vô thức muốn chạy trốn. Nhưng lần này có thể tham dự hành động, đều là người kỳ cựu trải qua chiến trận, vì vậy đều cố hết sức kìm nén sự xúc động, cúi đầu cụp mắt, kiên nhẫn kìm nén sự khó chịu.

Bọn họ không dám ngẩng đầu, không dám nhìn quá trình ý chí tiên nhân hạ xuống, chỉ có thể cảm giác được, một luồng khí tức âm lãnh, rét lạnh đột nhiên bộc phát.

Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng động như vạn quỷ ai khóc.

Điều này khiến nhịp tim một đám phàm nhân đập lên như sấm, tay chân mềm nhũn, gần như đứng không thẳng được...

Nửa ngày sau, cuối cùng loại khí tức đáng sợ kia chầm chậm tiêu tán.

Thủ lĩnh không dám thất lễ, lại chờ giây lát cảm thấy xung quanh đã không còn điều khác thường, thậm chí sự âm u lạnh lẽo trong rừng núi nơi xa đã bị nắng gắt xua tan, lúc này mới cả gan phân phó hai tên thuộc hạ ngẩng đầu quan sát.

Hai tên thuộc hạ kia nơm nớp lo sợ, sau khi ngẩng đầu nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, chợt thở phào bẩm báo: "Thủ lĩnh, 'Yểm' tiên đã trở về, không sao."

Đám người thầm thở phào, vẫn không dám lập tức nhìn về nơi xa, mà kiên nhẫn chờ thêm giây lát, thấy hai tên đồng liêu kia bình an vô sự, lúc này mới đứng dậy.

Ngước mắt nhìn lên, đã thấy trong núi đằng xa hoàn toàn tĩnh mịch.

Vừa nãy các tín đồ còn tế tự vô cùng náo nhiệt, nay lại ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không có bất kỳ tiếng động gì nữa.

Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng sợ, một lát sau mới có người lẩm bẩm nói: "Cái này... Đây là Tà tiên gây ra? !"

"Tà tiên lại ra tay với tín chúng của mình? ?"

Một đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có một suy nghĩ: Tà tiên diệt thế thật sự tà ác hung tàn!

Ngay cả tín chúng của mình cũng không buông tha!

Ngạc nhiên một lát mới có người hỏi: "Thủ lĩnh, xem ra tín chúng Tà tiên đã toàn quân bị diệt, làm sao bây giờ?"

Ánh mắt thủ lĩnh lóe lên, nói: "Chúng ta phụng mệnh đến đây tiêu diệt tín chúng Tà tiên, bây giờ một lần là xong... Để phòng tà ma, cũng vì đề phòng thi thể quá nhiều gây ra ôn dịch, tất nhiên nên hủy thi diệt tích, chấm dứt hậu hoạn!"

Thủ hạ lập tức ngầm hiểu: "Trận chiến này toàn phiền thủ lĩnh xung phong đi đầu..."

Sau khi nói khoác một lát, bọn họ đang muốn đi ra phía trước xử lý thi thể các tín đồ, lại bị thủ lĩnh gọi về: "Đợi chút nữa! Ngâm đầu mũi tên vào dầu hỏa, đừng tuỳ tiện tới gần."

"Tà tiên nói chung đều quỷ dị kinh khủng, dù hắn đã rời đi, trong núi kia chưa chắc đã không có nguy hiểm"

"Tuyệt đối không nên tới gần!"

Thủ hạ khẽ giật mình, chợt hiểu được, lập tức đáp: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, từng thùng dầu hỏa được đưa lên, rất nhiều cung thủ ngâm mũi tên vào, kéo dây cung mở cung, thay đổi hỏa tiễn, tiến hành bắn một lượt.

Trong núi nhanh chóng dấy lên trận hỏa hoạn hừng hực!

Tất cả thi thể đều bị đốt cháy gần như không còn...

Trời sao mênh mông.

Trong hư không vốn lặng im, nay vết rách khắp nơi, tiên huyết màu vàng vẩy xuống như mưa.

Trường bào của Bùi Lăng nhuốm máu, khắp nơi trên cánh tay lộ ra bên ngoài đều là vết thương sâu cạn không đồng nhất, khí tức đã uể oải, khí thế lại vẫn cường thịnh. Lúc này sắc mặt hắn rất khó coi, điều này không chỉ vì trên người đã chịu trọng thương, càng vì tiếng thì thầm bên tai càng ngày càng ảnh hưởng đến tinh thần của hắn!

Chương 1261: Mộng cảnh đồng hóa (2)

Trong ngoài giáp công, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Cách đó không xa, một "Nguyên tiên" chân đạp hư không, trong hai con ngươi có ánh sáng đại thịnh, chậm rãi đánh ra một quyền.

Quyền ảnh màu vàng to lớn như là một ngôi sao nguy nga đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả không gian xa gần nghiễm nhiên không chịu nổi một kích này, lại hơi run rẩy.

Trong nháy mắt Bùi Lăng chém ra một đạo đao khí sắc bén vô song, uy năng cường đại, xé rách hư không, lưỡi đao như có thể vỡ nát lướt qua tất cả ngôi sao.

Thanh thế to lớn, mơ hồ chèn ép "Nguyên tiên" kia.

Oanh!

Trời sao gần đó đều như đột nhiên chấn động.

Tên "Nguyên tiên" kia lập tức bị đao khí ép lui, nhưng ngay sau đó "Nguyên tiên" khác xung quanh cũng triển khai công kích.

Đao quang kiếm ảnh chồng chất, gào thét về phía Bùi Lăng bị vây khốn ở chính giữa.

Bùi Lăng trái chống đỡ phải ngăn cản, trên người nhanh chóng thêm mười mấy vết thương, huyết nhục văng tung tóe!

Trong lòng hắn không khỏi hơi trầm xuống, tiếng thì thầm bên tai ngày càng mạnh mẽ.

Gần như có người đang kêu gào từng lời nói không nghe ra ý nghĩa vào trong tai hắn.

Những "Nguyên tiên" này công kích, sẽ tăng cường tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai hắn!

Tình hình càng ngày càng nguy hiểm, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, trước khi tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh, Kê Trường Phù từng nói với bọn họ, sau khi đi vào chỉ có thể tăng lên tiên vị của mình. Như thế, chờ sau khi trở lại hiện thế cũng có thể nhận được lợi ích to lớn.

Chỉ có điều, muốn tăng lên tiên vị thì phải truyền bá tôn hiệu của mình cho thế gian trong mộng cảnh.

Tụ tập đầy đủ phàm nhân coi là tín chúng.

Nhưng hiện tại xem ra cuối cùng lời cầu xin của những phàm nhân này sẽ diễn biến thành tiếng thì thầm Vĩnh Dạ!

Hiện tại, thực lực của Bùi Lăng đã vượt xa lúc mới vào mộng cảnh!

Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hắn dùng [Oán Yểm thần thông] hấp thu hết cảm xúc âm u của phàm nhân, dù cho không tăng lên tiên vị, chỉ sợ cũng đã không khác nhau lắm.

Nếu không đối mặt với sự tấn công của nhiều "Nguyên tiên" như vậy, không thể chống đỡ lâu như vậy!

Nhưng càng tiếp cận tiên vị tăng lên, càng phải chịu sự đồng hóa của Đọa Tiên mộng cảnh!

Không!

Nói đúng ra, từ khi bọn họ tiến vào mộng cảnh này, nghe được những lời cầu xin kia, mộng cảnh đồng hóa đã bắt đầu.

Chỉ là lúc đó ở thời kỳ đầu, trình độ làm phiền còn không rõ ràng, vì vậy bọn họ hoàn toàn không phát hiện.

Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra Hư Thiên giới chủng từ trong túi trữ vật, nhanh chóng đánh vào pháp lực, thúc giục viên át chủ bài giữ mệnh mà sư tôn Dược Tiên Nữ để lại cho hắn.

Hư Thiên giới chủng là "chìa khoá" tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", hiện tại hắn chỉ còn lại một viên cuối cùng.

Vốn định giữ đến lúc Hóa Thần lại dùng, nhưng bây giờ hắn không thể chờ đến lúc đó!

Tiếp tục như vậy, dù là hắn bị những này "Nguyên tiên" giết chết, hay chìm đắm trong tiếng thì thầm Vĩnh Dạ vô cùng vô tận, bản thân hắn sẽ lạc đường, hóa thành một phần trong Đọa Tiên mộng cảnh...

Tạch tạch tạch...

Dưới lực lượng của tiên nhân, không gian không chịu nổi vỡ vụn, mấy viên hỏa cầu kích cỡ như hành tinh gầm thét đánh về phía Bùi Lăng!

Bùi Lăng vội vàng né tránh, hỏa cầu nện vào khoảng không, khí thế không giảm, một ngôi sao to lớn đánh trúng sau lưng hắn.

Không có bất kỳ tiếng vang và động tĩnh gì, ngôi sao to lớn có thể nói là hùng vĩ hơn những ngôi sao xung quanh lập tức hôi phi yên diệt!

Vào lúc này, Bùi Lăng lặp đi lặp lại thúc giục Hư Thiên giới chủng, lại không có chút phản ứng nào.

Hắn không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt, trong Đọa Tiên mộng cảnh này, không chỉ pháp bảo không có tác dụng, ngay cả Hư Thiên giới chủng mà Dược Tiên Nữ cho hắn cũng bị hạn chế? !

Quyền chưởng búa rìu lại cuốn tới, rối rít đánh thẳng vào điểm yếu hại của Bùi Lăng, đám "Nguyên tiên" bắt đầu một vòng vây công mới.

Nhanh chóng suy nghĩ một lượt, Bùi Lăng thở sâu, lúc này không do dự nữa, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện!

Một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !"

[Tâm Ma Đại Diễn Chú] là một môn nguyền rủa trong truyền thừa của "Chú".

Nó có một điểm không giống với nguyền rủa bình thường là môn nguyền rủa này lấy pháp tắc đại đạo làm cơ sở, chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang đã bị môn nguyền rủa này khống chế! Chỉ có điều, [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tu vi Hóa Thần mới có thể tu luyện, bởi vậy uỷ thác môn nguyền rủa này, chắc chắn hệ thống sẽ ưu tiên Hóa Thần cho hắn.

Đúng vậy, hắn muốn dẫn kiếp Hóa Thần, sau đó mượn dùng lực lượng lôi kiếp để thoát khỏi tuyệt cảnh hiện tại!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tế phẩm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu tế phẩm, hệ thống tặng miễn phí cho ngài...

Cùng lúc thân thể mất đi khống chế, Bùi Lăng lập tức cảm thấy trong đầu trở nên rõ ràng, tất cả sự ảnh hưởng của tiếng thì thầm Vĩnh Dạ đều mất tác dụng với hắn.

Chương 1262: Giáng thế!

Nhưng hắn không kịp trì hoãn, chợt khẽ giật mình: Hệ thống không nhắc đến tu vi không đủ?

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, ở trong Đọa Tiên mộng cảnh này, hiện tại hắn là "Tiên", tu vi vượt xa cả Hóa Thần!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức cảm thấy không ổn.

Đúng vào lúc này, đám "Nguyên tiên" rối rít đánh tới.

Trong lòng Bùi Lăng trầm xuống, ngay lúc hắn tưởng mình sẽ bị thương nặng, đã thấy hệ thống đột nhiên lựa chọn một lời cầu xin.

Lập tức, một tình cảnh hiện ra ở trước mắt Bùi Lăng.

Kia là một vùng dã ngoại, trên doanh địa tạm thời ở bãi sông.

Mấy thanh niên trai trắng người đầy bụi đất, trong về mặt hung ác lộ ra sự mỏi mệt, lưỡi đao trong tay chưa khô vết máu, đang hoảng sợ quỳ gối cầu nguyện trước tế đàn được dựng thô sơ đơn giản.

Bọn họ đều là tín đồ của "Yểm" tiên, sau khi nhận được tiên dụ đã không hề do dự thu thập bọc hành lý, bắt đầu khởi hành.

Chỉ có điều, chưa nói đến vị trí ban đầu của những người này cách Lô Đông phủ cực kỳ xa xôi, ven đường còn có rất nhiều nơi dân phong thuần phác.

Lại thêm quan phủ chặn giết, cho dù bọn họ đều có võ công không tầm thường, cũng là người ngoan độc âm hiểm, cuối cùng hoảng sợ lại không gặp nguy hiểm vượt qua, nhưng... Thời gian không đủ!

Hôm nay là năm Hàm Hi thứ sáu ngày 11 tháng 3, bọn họ cách Lô Đông phủ tròn năm ngày đường đi!

Thấy mặt trời đã lặn về tây, trái tim các tín đồ cũng chìm xuống:

Có phải "Yểm" tiên đã giáng lâm Lô Đông phủ phía đông trong núi rồi không? Tiên quốc giáng lâm, bọn họ không kịp chạy tới, "Yểm" tiên có chờ bọn họ không?

Nếu không chờ, chẳng phải bỏ lỡ cơ hội lập địa thành tiên à?

Đây là thành tiên đó! !!

Nếu là phú quý phàm trần, lần này không được còn có thể kiên nhẫn chờ lần sau, cho dù đời này mình không có phúc khí, còn có thể trông cậy vào việc bồi dưỡng tôn tử.

Nhưng "Yểm' tiên giáng thế, sau đó đón tín chúng đi, ngay tiếp theo là chư tiên diệt thế... Nói cách khác, bỏ lỡ lần này, bọn họ và tôn tử đời sau của bọn họ đều không còn cơ hội nữa!

Nghĩ tới đây, một đoàn người hận đến nghiến răng nghiến lợi với những việc gặp được ven đường, trong lời cầu xin càng thể hiện rõ sự tàn bạo sâu nặng: "Cầu xin 'Yểm' tiên chiếu cố, ban thưởng cho những người mà tín nam gặp được ven đường bị tàn phá... Trên trời giáng xuống kỳ hỏa... Rút gân lột da... Đoạn tử tuyệt tôn... Chết không yên lành... Cẩn từ."

Dưới ánh trời chiều, bọn họ từng lần cầu nguyện, nguyền rủa, cầu xin... Hy vọng "Yểm" tiên từ nơi sâu xa có thể chú ý tới đám người bọn họ, đứng ném bọn họ ở trong phàm trần, chịu cảnh tuyệt vọng chư tiên diệt thế...

Lúc này, bên trong trời sao, hệ thống đã khóa chặt những tín chúng phàm nhân này, điều khiển thân thể Bùi Lăng không hề do dự đi về phía bọn họ.

Lúc trái lúc phải, lúc lui lại như đã vòng qua đủ loại đại trận...

Chẳng mấy chốc, dường như đã xuyên qua một tầng bình phong vô hình, áp lực tràn trề đến từ bốn phương tám hướng, Bùi Lăng trực tiếp giáng lâm đến thế gian!

Trời sao.

Không gian vỡ vụn chầm chậm khôi phục, mảnh vụn ngôi sao vẫn lạc bị ngôi sao xung quanh dẫn dắt, chậm rãi tạo thành một đạo vành đai thiên thạch xinh đẹp.

Rất nhiều "Nguyên tiên" đạp không mà đứng, tất cả công kích đều rơi vào khoảng không, vị Tà tiên thực lực kỳ cao, sát khí diệt thế cực nặng kia đột nhiên biến mất!

Sau khi đám "Nguyên tiên" ngạc nhiên một khoảng ngắn ngủi liền nổi giận, bọn họ nhanh chóng bàn bạc xong, bắt đầu tìm kiếm Bùi Lăng khắp nơi.

Nhưng tìm cực kỳ lâu rất lâu...

Vẫn không thu hoạch được gì.

Cuối cùng, đám "Nguyên tiên" không cam lòng giải tán.

Thế gian.

Một tòa đại điện nguy nga, ngoài điện trong đình là từng dấu vết màu đỏ ngoan cố ngưng kết ở trên tảng đá, dù mưa to như trút nước cũng khó có thể rửa sạch.

Trong điện, trên ba tầng thềm son thiết lập bảo tọa.

Đây là nơi bị triều đình gọi là "Khinh tiên hội" nhưng tự xưng là "Thăng tiên hội", khôi thủ Diệp Huy ngồi trên nơi cao quan sát phía dưới.

Lúc này, trong điện rộng rãi đầy người.

Rất nhiều nguyên lão, cốt cán của "Thăng tiên hội" đều tập trung lại.

"Khôi thủ" Một nguyên lão đang bước ra khỏi hàng bẩm báo, "Nguy triều điều động binh mã, rút ra quân tinh nhuệ đi Lô Đông phủ phía đông Bách Lý sơn, bây giờ các nơi trống rỗng, là cơ hội tốt đẹp để chúng ta thảo nghịch phạt tội, công thành đoạt đất!"

Diệp Huy nghe vậy, khẽ gật đầu.

Hắn ta nhìn chằm chằm đám người phía dưới, trong đó không thiếu người xuất thân danh môn, văn võ song toàn, anh khí bừng bừng phấn chấn.

Ngay một năm trước đó, hắn ta chỉ là con cháu nhà phú hộ bình thường, mặc dù có chút tiền tài, địa vị lại không quá cao, về sau trong nhà gặp biến cố, tình cảnh càng nghèo túng.

Khi đó, hắn ta còn không có tư cách nói chuyện với loại người này, nhưng hiện tại chỉ có hắn ta ngồi ở vị trí cao, những người khác đều vô cùng khéo léo đứng ở phía dưới!

Tất cả đều vì được "Ninh" tiên công nhận!

Thế nhưng, dù sao hắn ta vẫn thiếu rất nhiều kinh nghiệm và tầm mắt làm khôi thủ, một năm qua "Thăng tiên hội" nhanh chóng lớn mạnh, bị triều đình và bên ngoài nhiều lần quấy nhiễu và châm ngòi, xảy ra nhiều lần rung chuyển.

Một lần nghiêm trọng nhất, thậm chí mấy tên thủ hạ liên hợp lại mưu toan giết hắn ta, cướp đoạt "Ninh" tiên thạch tấm.

Chương 1263: Nguyền rủa ai? (1)

Cũng may, Diệp Huy là một tín đồ được "Ninh" tiên quan tâm, cũng là phàm nhân được "Ninh" tiên quan tâm nhiều nhất, một tiên nhân có thể không nhắc tới bất kỳ yêu cầu gì đã truyền thụ cách thăng tiên cho phàm nhân, sẽ cường đại đến dường nào!

Có tiên nhân như vậy bảo vệ, thực lực của hắn ta vẫn là mạnh nhất.

Trải qua một loạt sự thanh tẩy tàn nhẫn, hiện tại toàn bộ đám người trong "Thăng tiên hội" đã không ai dám phản kháng hắn ta.

Lúc này, nhìn vẻ mặt đám người phía dưới rất cung kính, Diệp Huy thản nhiên mở miệng: "Tại sao ưng khuyển của ngụy triều lại tụ tập ở Lô Đông phủ?"

Tên nguyên lão kia nói: "Nghe nói có liên quan với tiên đoán diệt thế của 'Yểm' tiên"

Nghe vậy, Diệp Huy cười lạnh: "Yểm" tiên diệt thế?

"Ninh" tiên không nói gì, ai có tư cách đến diệt thế này?

Thế nhưng, vậy cũng tốt: "Yểm" tiên này mới thật sự là Tà tiên!

Hắn ta làm việc bạo ngược, đầy căm hận nhân gian, hiện tại ngụy triều khiếp sợ còn cố ý điều binh lính tinh nhuệ đi Lô Đông phủ đối phó... Ngược lại chó ngáp phải ruồi hấp dẫn không ít sự chú ý của ngụy triều giúp "Thăng tiên hội" bọn họ.

Nghĩ tới đây, Diệp Huy nói: "Đây đúng là một cơ hội tốt, nhưng ta muốn đi cầu nguyện 'Ninh' tiên trước, sau khi được 'Ninh' tiên cho phép lại ra tay cũng không muộn."

Đám người vội vàng chắp tay nói: "Ninh' tiên vĩ đại quá thay! Nếu không có 'Ninh' tiên truyền huyền pháp, nhân gian vạn cổ như đêm dài!"

"Khôi thủ phụng dưỡng 'Ninh' tiên, thật sự vô cùng thành kính, đúng là người được 'Ninh' tiên quan tâm nhất..."

"Chúng ta có thể đi theo khôi thủ, có thể phụng dưỡng 'Ninh' tiên, đúng là may mắn cả đời..."

Diệp Huy nghe những lời này, khẽ gật đầu.

Lúc này, lại có người đứng ra nói: "Khôi thủ, còn có một chuyện."

"Gần đây có vị Tà tiên tôn hiệu là 'Phù, không biết xuất hiện từ nơi nào, luôn đối đầu với bọn ta."

"Đã giết rất nhiều người của chúng ta"

"Thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn bạo, các huynh đệ bị hại, thường còn không thể mang đi khâm liệm"

"Hơn nữa, bởi vì bọn họ, rất nhiều nô tỳ, phản đồ đều thành công lẩn trốn"

"Việc này đã tạo thành sự đả kích nhất định với uy vọng của chúng ta, không thể mặc kệ nữa."

Sắc mặt Diệp Huy lập tức lạnh lẽo: "Phù" tiên?

Dám đối đầu với "Ninh" tiên, thật sự không biết sống chết!

Hắn ta lập tức nói: "Ta đã biết, đợi lát nữa cầu nguyện, ta sẽ bẩm báo việc này với 'Ninh' tiên!"

Đám người nghe vậy khẽ gật đầu, tỏ ra thả lỏng: "Ninh' tiên pháp lực vô biên, thần diệu vô song, tất nhiên có thể một lần tru diệt 'Phù tiên!"

"Không sai, chẳng lẽ 'Phù tiên này bị những ngụy tiên kia lừa gạt đến làm chim đầu đàn? Những Chính tiên được ngụy triều cung phụng còn không dám tìm tới cửa, hắn cũng dám nhảy ra đối đầu với 'Ninh' tiên..."

Đang lúc bàn tán, lại có mấy người lần lượt ra khỏi hàng, bẩm báo một việc thích hợp.

Diệp Huy đưa ra chỉ thị từng cái một, quyết định ra cách xử lý cụ thể.

Sau một lúc lâu, đã nói xong tất cả việc chính, lúc này mới phân phó: "Hôm nay dừng ở đây, tất cả đi xuống đi."

Sau khi đám người hành lễ cáo lui, Diệp Huy mới đi xuống bảo tọa, tiến vào hậu điện tắm rửa thay quần áo, sau đó tế bái "Ninh"

tiên...

Nhân gian.

Bãi sông ở nơi dã ngoại hoang vu.

Các tín đồ cao lớn vạm vỡ, quanh thân còn chưa thu liễm khí tức hung thần ác sát đang lòng tràn đầy sợ hãi lại oán độc cầu nguyện, đột nhiên không gian phía trước không xa bị xé rách, một bóng người quỷ quyệt, âm u lạnh lẽo, ngang ngược ung dung đi ra từ trong cái khe.

Các tín đồ phát hiện động tĩnh vô thức ngẩng đầu, trong chớp mắt thấy bóng người kia, con mắt lập tức lồi lên, thái dương nổi gần xanh, huyết văn màu đỏ tươi hiện ra cả người, dưới da thịt có vô số mầm thịt nhúc nhích như sẽ cùng nhau chui ra bất cứ lúc nào, hóa thành quái vật khiến phàm nhân vô cùng sợ hãi...

Thấy mình trực tiếp giáng lâm đến thế gian, trong lòng Bùi Lăng vô cùng chấn động.

Giữa trời sao và thế gian có sự ngăn cách cực kỳ kiên cố, lúc trước hắn thử qua nhiều lần, loại cách trở này khiến vị trí cụ thể trở nên mơ hồ, hệ thống lại có thể bỏ qua?

Không!

Không tính là bỏ qua!

Đối với hệ thống nói, thao tác gần như giống hệt lúc xuyên qua trận pháp!

Cho nên nói, trong thế giới mộng cảnh, toàn bộ thế gian chỉ là một khu vực bị đại trận bảo vệ?

Lần này hệ thống muốn đưa tặng tế phẩm cho hắn ở trong trận pháp, cho nên trực tiếp thao túng hắn giáng lâm?

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, hệ thống đã thao túng thân thể hắn thu liễm lại toàn bộ khí tức.

Cùng lúc đó, thi triển [Hoặc Hồn thần thông] trực tiếp khống chế những tín chúng này.

Ngay trong chớp mắt tín chúng bị điều khiển, ánh mắt của bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại, huyết văn biến mất, mầm thịt lắng lại, tất cả những sự khác thường lập tức dừng lại.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt trong lòng cảm thấy bất ngờ.

Hắn đã từng dùng [Hoặc Hồn thần thông] với phàm nhân, hậu quả là phàm nhân không chịu nổi ý chí của hắn, trực tiếp điên cuồng, lại vặn vẹo thành quái vật khó mà miêu tả.

Nhưng hiện tại hệ thống sử dụng môn thần thông này, không chỉ thành công khống chế phàm nhân, hơn nữa còn khiến phàm nhân khôi phục bình thường từ biên giới điên cuồng vặn vẹo?

Trong lòng Bùi Lăng suy nghĩ, đây cũng là vấn đề nắm chắc mức độ lớn nhỏ.

Chương 1264: Nguyền rủa ai? (2)

Từ trước đến nay hệ thống luôn vận chuyển công pháp hoàn mỹ, với trình độ tinh tế khi thao tác của hắn, hiển nhiên không thể làm được đến mức trực tiếp tác dụng những phàm nhân này lại không tổn thương bọn họ...

Ngay sau đó, hệ thống lại chọn trúng một lời cầu xin.

Lần này là trong một mảnh núi hoang.

Mười mấy tên tín chúng đầy bụi đất, vẻ mặt căm hận.

Bọn họ cũng là một trong những tín chúng cách Lô Đông phủ xa xôi, không kịp đến trước thời gian trong tiên dụ của "Yểm'" tiên.

Đây chủ yếu là vì trên đường đi bọn họ quá vội vàng, dự định đi một con đường tắt, kết quả lại bị lạc trong dãy núi, đến nay đừng nói đến Lô Đông phủ, ngay cả làm thế nào rời khỏi ngọn núi lớn này cũng không biết!

Lúc này, bọn họ quỳ trên mặt đất, vừa cầu nguyện vừa nguyền rủa, thỉnh cầu "Yểm" tiên chờ đợi bọn họ, thỉnh cầu "Yểm" tiên san bằng những dãy núi đáng chết này, còn xin "Yểm" tiên tru sát tất cả người từng gặp ven đường, bởi vì những người này lại không chủ động đề nghị dẫn đường cho xe ngựa của bọn họ...

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tiếp tục đi về phía lời cầu xin.

Lần này, hệ thống đi thẳng tắp, không còn gặp phải bất kỳ sự ngăn cách gì.

Mấy tên tín chúng bị [Hoặc Hồn thần thông] điều khiển cũng theo sát phía sau hắn.

Chẳng mấy chốc, hắn đã xuất hiện trong núi hoang.

Mười mấy tên tín chúng đang cầu xin phát hiện, vừa ngẩng đầu lập tức bị hệ thống thi triển [Hoặc Hồn thần thông] khống chế.

Sau đó, hệ thống không ngừng lặp lại thao tác này.

Sau tròn một canh giờ, hệ thống thành công lấy [Hoặc Hồn thần thông] khống chế tất cả tín chúng còn lại của hắn, không sót một ai.

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng tế phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở, hệ thống bắt đầu tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Lúc này, các tín đồ đông nghìn nghịt nhắm mắt đi theo sau lưng Bùi Lăng, thấy Bùi Lăng dừng lại bắt đầu tu luyện, bọn họ rối rít 'Yểm' tiên giáng thế dẫn dắt chúng ta, đây thật sự là phúc phận vạn thế của giới này..."

mở miệng:

"Nhân gian bất công, đạo đức thoái hóa, chúng ta đầy bụng tài hoa lại bị chèn ép khắp nơi, tiền đồ xa vời, chỉ có 'Yểm' tiên chiếu cố..."

"Chúng ta có thể phụng dưỡng 'Yểm' tiên, là phúc đức ba đời!

Phúc đức ba đời!"

"Ta nguyện cả đời phụng dưỡng 'Yểm' tiên!"

"Cả đời không đủ! Ta muốn đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng trước mặt 'Yểm' tiên!"

"Có thể là chó ngựa của 'Yểm' tiên, có chết cũng không hối hận..."

Bởi vì bị [Hoặc Hồn thần thông] khống chế, những tín chúng này đã sớm quên việc diệt thế, cũng quên hứa hẹn phi thăng của "Yểm'" tiên, trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại sự thân thiết ở lại với "Yểm" tiên, cùng tuyệt đối phục tùng.

Bọn họ mồm năm miệng mười nói, lại bắt đầu tiêu tán như sương khói...

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, hệ thống đang tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] giúp hắn, nhưng bây giờ những tín chúng này đều bị hệ thống hiến tế, xung quanh hắn đã không còn một ai.

Mục tiêu nguyền rủa của hệ thống là ai?

Gió núi chầm chậm thổi qua, theo tất cả tín chúng tan thành mây khói, dường như toàn bộ linh khí thiên địa trong thế giới mộng cảnh cũng trở nên dày đặc hơn chút.

Bên ngoài thế giới mộng cảnh.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Khí tức của một sự tồn tại nào đó ngủ say trong lòng đất có chút biến hóa.

Trong bóng tối, ba đường đi do người đời trước lấy pháp lực lớn, thần thông lớn và vô số tài nguyên mở ra, lập tức bị bóng tối ăn mòn...

Trời sao.

Trong trung tâm chúng tinh vờn quanh, một mảnh tinh vân hỗn độn.

Ba đạo khí tức cường đại, kinh khủng, ngang ngược, quỷ quyệt, cổ xưa... Chầm chậm thức tỉnh.

Chợt một đạo ý niệm chấn động trong toàn bộ tinh vân: "Khí tức vị kia có biến..."

"Thiếu một chút là tỉnh lại..."

"Kẻ ngoại lai..." Lại một đạo ý niệm chậm rãi truyền đạt tin tức, "Có kẻ ngoại lai xâm nhập mộng cảnh... Là Nhân tộc!"

"Nhân tộc vô cùng tham lam, bọn họ cướp giật lực lượng mộng cảnh, chắc chắn sẽ thức tỉnh vị kia..."

Đạo ý niệm thứ ba vô cùng âm trầm: "Một khi vị kia tỉnh lại từ trong mộng cảnh, thế giới này sẽ lập tức bị hủy diệt."

"Khó khăn lắm bách tộc chúng ta mới tìm ra một nơi ở trong chỗ này, nghỉ ngơi lấy lại sức."

"Đến lúc đó, cũng bị ý chí của hắn thôn phệ, hóa thành hư không!"

Ba đạo ý niệm bàn tán ồn ào: "Tứ đại Ma môn vẫn đang thăm dò bí mật vị kia, ngấp nghé lực lượng vị kia..."

"Bọn họ làm phiền quá lâu..."

"Khoảng cách đến lúc vị kia thức tỉnh đã càng ngày càng gần..."

"Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ tứ đại Ma môn!"

"Ít nhất hấp dẫn sự chú ý của bọn họ đi nơi khác"

"Ma môn tất trừ, Nhân tộc nên bị diệt!"

"Căn cơ chín môn phái lớn quá sâu, trừ khi vị kia thật sự thức tỉnh, nếu không, chỉ dựa vào chúng ta, không thể thành công được..."

"Nhân tộc... Chính ma đều là kẻ giống nhau!"

"Chính đạo tự xưng là yêu quý sinh linh, Lưu Lam hoàng triều có tiếng không hề kỳ thị chúng ta, xem như cùng một thể, nhưng lần trước phái ba tên sứ giả đi tiếp xúc với bọn họ, đều đã bị giết!"

"Đã nói không động đến chính đạo, cùng giáp công Ma môn, vậy thì thay đổi mục tiêu, liên thủ với Ma môn cũng giống như vậy."

"Còn có Long Bá Chiến Vương."

"Cũng là một sự giúp đỡ."

Chương 1265: Tam Trụ tiên

"Không sai! Nếu lần này không phải Chiến Vương khôi phục, ý chí của chúng ta tỉnh lại ở ngoại giới, e rằng chúng ta còn đang đắm chìm trong mộng cảnh..."

"Ý chí vị kia quá đáng sợ... Mặc dù hiện tại chúng ta đang tỉnh táo, nhưng chỉ sợ tỉnh táo không được bao lâu...

"Long Bá vẫn lạc nhiều năm, mặc dù đạt được cơ duyên khôi phục nhưng cũng không có lực lượng, lần thứ hai chúng ta tỉnh lại... Nhất định phải hoàn thành mọi chuyện cần thiết trước khi chúng ta lại đắm chìm vào mộng cảnh!"

"Trước tiên diệt trừ Nhân tộc xâm lấn mộng cảnh!"

Nói đến chỗ này, ba luồng ý niệm kia nhanh chóng đảo qua toàn bộ trời sao.

Mấy ngày sau, ba luồng ý niệm trở lại bên trong tinh vân, lại giao lưu: "Trong trời sao không có Nhân tộc! Chắc trốn ở vực sâu, lòng đất và biển sâu."

"Chúng ta chia ra đi một chỗ trong đó."

"Chờ chút! Trời sao không có Nhân tộc, nhưng có một Yêu tộc huyết mạch Thanh Yếu sơn."

"Hiện tại chúng ta phải đối phó Nhân tộc, là Ma môn! Thanh Yếu sơn và Ma môn thù sâu như biển, là minh hữu tiềm ẩn, tha cho tiểu yêu kia một mạng"

"Ừm, vừa rồi nhìn xuống, tiểu yêu này đã chơi đùa chết vô số Nhân tộc ở trong mộng cảnh. Hơn nữa tính tình ương ngạnh ngang ngược, mỗi ngày Nhân tộc đều cần lễ bái nàng hai canh giờ mới có thể đi làm việc khác, nếu không, nhất định phải chết!

Tính tình như vậy, sau này chắc chắn có thể trở thành đại yêu tàn sát Nhân tộc."

"Chúng ta có thể cho tiểu yêu này một chút tạo hóa."

Vừa dứt lời, một đạo tinh quang cách vũ trụ mênh mông, lặng yên đã rơi vào mi tâm Ngọc Tuyết Chiếu.

Người sau hoàn toàn không biết gì cả, còn đang say sưa ngon lành nhìn rất nhiều phàm nhân ở nhân gian, hoảng sợ dập đầu với tượng thần của mình...

Nhân gian.

Trong hoang sơn dã lĩnh.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, thân thể khôi phục quyền khống chế, hiếm khi nào Bùi Lăng cho khen ngợi bốn sao.

Cũng không biết có phải vừa rồi uỷ thác hiến tế hay không, hiện tại tất cả lời cầu xin hướng đến hắn đã biến mất không thấy gì nữa.

Bên tai lại không còn bất kỳ ảnh hưởng của tiếng thì thầm Vĩnh Dạ gì.

Ngược lại những lời cầu xin không có tôn hiệu kia vẫn sẽ đứt quãng vang lên bên tai hắn.

Bùi Lăng cẩn thận phân biệt một phen, thấy mặc dù những lời cầu xin này không vung đi được, nhưng tạm thời sẽ không ảnh hưởng tinh thần của hắn, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thổ ra.

Hiện tại, hắn sẽ không gặp nguy hiểm trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không biết lúc nào đồng hóa trong Đọa Tiên mộng cảnh sẽ xuất hiện.

Nhằm đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn phải nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh, rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc mới được!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng hơi trầm ngâm: "Hệ thống có thể để ta tiến vào nhân gian từ trời sao, hơn phân nửa cũng có thể giúp ta trở lại Vĩnh Dạ hoang mạc từ mộng cảnh, thậm chí là rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc..."

"Nhưng uỷ thác tu luyện thuật pháp, nhất định trong thế giới mộng cảnh không có vật liệu tu luyện tương ứng mới được."

"Trước tiên điều tra tình huống thế gian một chút"

"Sau đó lại liên lạc với Ngọc Tuyết Chiếu."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhìn chăm chú một lời cầu xin không có tôn hiệu.

Trước mắt hắn lập tức hiện ra một cảnh tượng:

Trên phiên chợ người đông nghìn nghịt, đài cao làm bằng gỗ được trang trí sắc màu rực rỡ.

Xung quanh đài cao đều trưng bày từng cái sọt vừa được bện thành.

Trong cái sọt có xanh có đỏ, đều là một ít bánh ngọt, đường mạch nha đủ loại.

Mấy nam tử có trẻ có già mặc áo bào mới tinh, trịnh trọng quỳ gối trước bàn dài trưng bày ba loại đồ tế cầu xin: "Phục nguyện...

Hòa khí sinh tài... Phú quý... Cẩn từ."

Đây là một cửa hàng sắp khai trương ở trên phố xá sầm uất, vì vậy đặt lễ tế ở trước cửa hàng, cầu xin việc buôn bán thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn.

Dựa theo tập tục nơi đó, chờ sau khi bọn họ hoàn thành tế tự, sẽ ném những đồ trong sọt ra bốn phía quanh đài cao, cung cấp cho người lui tới lấy dùng.

Cho nên lúc này, xung quanh đều tụ tập một số đám người kiên nhẫn chờ đợi.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh này, khẽ gật đầu, có thể thấy nơi đây là một thành lớn.

Thành trì đã lớn, nhân khẩu rất nhiều, chắc chắn tin tức càng linh hoạt hơn, thuận tiện để hắn tìm hiểu tình huống.

Thế nhưng, phàm nhân trong mộng cảnh không thể thừa nhận giọng nói của hắn, cho nên hắn không thể trực tiếp mở miệng, đến lúc đó dùng chữ viết giao lưu là được.

Nghĩ tới đây, hắn thu liễm khí tức cả người, sau đó học theo thao tác trước đó của hệ thống, một bước vượt qua đi đến cảnh tượng trước mắt.

Hắn bước ra một bước này, cảnh vật xung quanh lập tức biến ảo kỳ quái một trận, dường như trong nháy mắt đã trải qua muôn sông nghìn núi, trùng điệp cách trở, lập tức xuất hiện trên khoảng không thành trì có người cầu nguyện.

Lúc này, thời tiết ở tòa thành trì này khá tốt.

Trời sao vạn dặm không mây.

Phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lại.

Lập tức, hỗn loạn giáng lâm!

Sinh linh cả tòa thành trì lập tức rơi vào trong điên cuồng!

Chương 1266: Chiến sự nhân gian (1)

Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng sung huyết, lồi lên, gần như muốn nhảy ra từ trong hốc mắt, huyết nhục quanh thân bành trướng, nhúc nhích, trong nháy mắt da tróc thịt bong! Cùng lúc đó, trong vết thương vỡ ra có từng cái tay nhỏ huyết sắc thò ra, trên đó có gai ngược và giác hút không ngừng vung vẩy...

Còn có người bắt đầu chạy, càng chạy càng nhanh, thậm chí đụng phải không chỉ một người, sau đó tất cả bị đụng vào, huyết nhục hòa tan, dung hợp, trong khoảnh khắc đã xuất hiện một con quái vật như núi thịt...

Thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, đây là có chuyện gì?

Phàm nhân không thể nghe giọng nói của hắn, ngay cả mặt hắn cũng không thể nhìn? ?

Vừa rồi hệ thống điều khiển Bùi Lăng giáng lâm thế gian, đúng là lần đầu tiên mấy người cầu xin kia nhìn thấy hắn đã xảy ra sự biến đổi khác thường, nhưng sau đó hệ thống thao túng hắn thu liễm khí tức, đã không còn xuất hiện tình huống như vậy nữa...

Hắn còn tưởng kia là vì mình vừa giáng lâm, phàm nhân không chịu nổi khí tức của hắn.

Nhưng không ngờ là phàm nhân cũng không thể nhìn khuôn mặt của hắn!

Nhận ra được điểm ấy, Bùi Lăng vội vàng học thao tác của hệ thống, lập tức thi triển [Hoặc Hồn thần thông] muốn khống chế phàm nhân một thành này, để bọn họ khôi phục như thường, nhưng chẳng mấy chốc toàn thành biến dị, hóa thành đủ loại quái vật hình thù kỳ quái.

Một thứ dài huyết sắc toàn thân mềm mại như rắn, dường như không xương; từ mấy người thậm chí cả mấy chục hơn trăm người tạo thành núi thịt cao lớn, nó như cưỡng ép ghép lại vô số nhân tộc hỗn tạp cùng một chỗ, tùy ý tổ hợp đầu lâu, tứ chi, khí quan, nhìn qua đã thấy giật mình; hình người máu thịt be bét, quanh người có xúc tu huyết sắc bay múa, hai mắt đã hóa thành một mảnh màu mực; đã hoàn toàn không nhận ra tình huống ban đầu, chỉ còn một đạo huyết ảnh nhàn nhạt...

Chỉ trong mấy lần chớp mắt, vừa rồi thành trì này còn rộn ràng, rất náo nhiệt, nghiễm nhiên thành chốn vui chơi của quái vật.

Tác dụng của [Hoặc Hồn thần thông] rất rõ ràng, hiện tại những quái vật này đều làm theo mệnh lệnh của hắn, hơn nữa không ngừng truyền tới ý niệm ôn thuần, thân thiết...

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, suy nghĩ, toàn bộ người trong tòa thành này đã biến đổi, vậy không thể giữ lại mạng sống của những quái vật này.

Nếu không tiếp theo có người vào thành, hoặc là sau khi mình rời đi, bọn chúng ra khỏi thành đi săn, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mệnh của Nhân tộc bình thường.

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tế phẩm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có tế phẩm...

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lại tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Theo việc tu luyện tiếp tục, quái vật toàn thành phát ra từng đợt gào thét cổ quái, cũng không biết là đang kêu thứ gì.

Chẳng mấy chốc, bọn họ như tuyết đọng gặp nắng xuân, nhanh chóng tiêu tán.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng vẫn không thấy mục tiêu bị hệ thống nguyền rủa.

Nhưng không sao, hiện tại ở trong mộng cảnh này, dù là Kê Trường Phù, Quy Hoành Thu hay Sở Ma trúng [Tâm Ma Đại Diễn Chú], đều là đáng đời.

Hắn không có gánh nặng gì trong lòng.

Về phần Ngọc Tuyết Chiếu... Hệ thống chỉ chọn tốt nhất, hiện tại Ngọc Tuyết Chiếu có tu vi quá thấp, không thể bị hệ thống chọn làm mục tiêu.

Giải quyết xong hậu quả, Bùi Lăng quyết định đi toà thành tiếp theo.

Đương nhiên, lần này không thể để lộ khuôn mặt nữa.

Bùi Lăng đi một vòng trong tòa thành trống ở trước mắt, lấy một tấm mặt nạ, lại cầm một ít vải vóc, bao bọc cả người mình từ trên xuống dưới.

Làm xong tất cả, Bùi Lăng lại chọn trúng một lời cầu xin, sau đó vừa sải bước ra...

Mười ngày sau.

Nhân gian.

Chiến hỏa hung hăng.

Một tòa thành trì cao lớn nguy nga đề phòng nghiêm ngặt.

Trên tường thành, giáp trụ tươi sáng, đao thương san sát, lão tướng râu tóc hoa râm vẻ mặt lạnh lùng, dẫn theo mấy thân vệ đang chậm rãi kiểm tra phòng ngự trong thành.

Khuôn mặt hắn ta dãi dầu sương gió, khí chất tuấn lệ, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra vẻ càng già càng dẻo dai.

Chỉ có điều, khí thế như hồng tuần sát đầu tường xong, lại miễn cưỡng nói vài câu với thuộc hạ, lúc ngẩng đầu nhìn trại địch ở đằng xa, trong mắt lão tướng vẫn hiện ra vẻ lo lắng không dễ phát hiện.

So sánh với vẻ trật tự rành mạch, đều nhịp ở đầu tường, trông trại địch chỉ là một đám người ô hợp.

Lều vải dựng đông một tòa tây một tòa, hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ binh pháp gì.

Thủ vệ linh ta linh tinh, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn công dụng thực tế.

Chương 1267: Chiến sự nhân gian (2)

Thậm chí phần lớn người ra vào đều hai tay trống trơn, không thấy trong tay bọn họ có mấy món binh khí ra dáng...

Chỉ cần tùy tiện kéo ra một võ tướng chính thống trong số bọn họ tới, đều sẽ khinh miệt quở trách một câu "phong doanh kiến đội, năm bè bảy mảng", lại đã liên tiếp hạ mấy tòa thành của Đại Lương.

Hiện tại còn mất đi tòa thành trì này, lại đi thẳng đến kinh thành Đại Lương, sẽ không còn ưu thế ra dáng nào nữa...

Còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy lều vải lớn nhất trong trại địch đột nhiên bị lực lượng không hiểu chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt lộ ra trận văn phức tạp trên mặt đất trong trướng bồng.

Không cho lão tướng bất kỳ cơ hội phản ứng nào, trận văn đột nhiên sáng lên, vô số mũi tên huyết sắc đột nhiên hiện ra, mưa to gió lớn bắn thẳng về phía đầu tường!

"Địch tập kích!" Lão tướng như vừa tỉnh lại từ trong mộng, rút bội đao chém mấy thanh huyết tiễn đập vào mặt, cao giọng quát, "Quốc gia nuôi sĩ ngàn ngày, hôm nay là lúc cần đến chúng ta, báo quốc! Báo quốc! !"

Còn chưa nói hết câu, bên tai đã liên tục truyền đến tiếng gió sắc bén cắm vào người, theo đó là tiếng kêu thảm của rất nhiều sĩ tốt sắp chết, trong chốc lát đầu tường hỗn loạn!

lờ mờ có thể thấy được cảnh tượng thịnh vượng xa xỉ trên phố dài.

Chỉ là lúc này không có nhiều vị khách giàu có vui vẻ tìm niềm vui, người lui tới đều có về vội vàng, nghiêm nghị trước khi xuất phát.

Ngay cả sáo trúc trên thanh lâu bên đường cũng có vẻ kiềm chế trầm thấp.

Khinh Tiên hội và triều đình chính thức khai chiến!

Mới khai chiến ba ngày, Dương Thiều thành thất thủ! Khai chiến nửa tháng, Tân Ninh quan thất thủ! Khai chiến ba tháng, Khinh Tiên hội đã hạ liên tục tám thành!

Trước đây không lâu, hùng quan trấn giữ kinh thành, Dũng Lam quan thất thủ, lão tướng Hà Bích chiến tử sa trường, lấy thân đền nợ nước!

Vùng này ở gần kinh kỳ, là con đường phải đi qua từ Dũng Lam quan đến kinh thành, lúc này cả tòa thành trì đều lòng người bàng hoàng.

Trà lâu sát đường.

Tốp năm tốp ba trà khách không có ai mà không cau mày, than thở, khẽ bàn tán về thời cuộc gần đây.

Ở vị trí gần cửa sổ, Bùi Lăng khoác đấu bồng màu đen, đeo mặt nạ, bao bọc cả người mình cực kỳ chặt chẽ.

Trong tay hắn vuốt ve chung trà, lại không hề có ý uống trà, ánh mắt sau mặt nạ xuyên qua song cửa sổ, nhìn về phía một biệt viện dưới lầu.

Mấy nam tử cẩm bào đang tế bái một vị tiên nhân tôn hiệu là "Ninh".

Bùi Lăng trầm ngâm, hiện tại chỉ cần hắn không để lộ khuôn mặt, không nói chuyện, phàm nhân xung quanh sẽ không chịu ảnh hưởng của hắn.

Thế nhưng, hắn không thể ở lại một chỗ quá một ngày.

Nếu không, cho dù hắn không hề làm gì, khu vực này cũng sẽ thay đổi trong vô thức, bị hắn ăn mòn.

Toàn bộ sinh linh bên trong sẽ đọa hóa thành đủ loại quái vật hình thù kỳ quái.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã uỷ thác tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] rất nhiều lần...

Ngoài ra, căn cứ vào sự điều tra của hắn trong những ngày qua, hiện tại ở nhân gian này, ngoại trừ hắn ra còn có bốn vị "Ngoại tiên.

Theo thứ tự là "Đế": "Phù": "Ninh": "Việt".

Bốn vị này: "Đế" là Ngọc Tuyết Chiếu, quy mô tín chúng đã cực kỳ khổng lồ, vượt xa thời kỳ cường thịnh của Bùi Lăng.

Mà "Phù" là Kê Trường Phù.

Cho đến tận nay, hắn ta ra tay rất ít. Mỗi lần ra tay đều có liên quan với Khinh Tiên hội.

Về phần hai vị Ngoại tiên "Ninh" và "Việt" này: "Ninh" là tiên nhân được Khinh Tiên hội tế tự, danh tiếng chia thành hai cực, trên phố lời khen chê với hắn ta không đồng nhất, khen ngợi cho rằng vị tiên nhân này mở ra tiền lệ tuyên cổ, ban thưởng cách thăng tiên cho phàm nhân, chính là Thánh tiên vạn thế hiếm có.

Khen ngợi thế nào cũng là chuyện đương nhiên.

Chê bai, lại cho rằng "Ngoại tiên" không thể tốt bụng như thế, hoặc là tiên pháp mà hắn ta ban cho có tai hoạ ngầm cực lớn, chỉ có điều hiện tại thời gian còn ít, không nhìn ra; hoặc là cảm thấy, từ xưa đến nay tiên phàm khác biệt: "Ngoại tiên" phá vỡ lệ cũ, nhìn như cho phàm nhân một con đường sống, biết đâu sẽ đưa tới tai hoạ càng lớn hơn cho phàm nhân.

Sau đó bị nghi ngờ nhất, vô căn cứ nhất là tiên đoán diệt thế của "Yểm' tiên...

"Việt" là tiên nhân được Tiên Mẫu đường tế tự.

Hai vị chân truyền Thiên Sinh giáo có tôn hiệu là "Thu" và "Ma", nhưng cho đến bây giờ Bùi Lăng vẫn không nghe đến tôn hiệu của hai vị kia.

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc Quy Hoành Thu và Sở Ma còn chưa để lại tôn hiệu ở thế gian...

Hiện tại Bùi Lăng quan sát tín chúng Khinh Tiên hội, chủ yếu là muốn thấy vị đứng sau Khinh Tiên hội một lần.

Ngày đó có người dẫn động thiên lôi độ kiếp ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, chắc chắn là một vị trong "Ninh" tiên và "Việt" tiên kia.

Có thể hấp dẫn lôi đình mênh mông như vậy, chắc chắn đối phương là đệ tử do chín môn phái lớn phái ra.

Hơn nữa ít nhất cũng là cấp độ chân truyền này.

Suy nghĩ đến tác phong làm việc của tín chúng đối phương ở nhân gian, tám phần mười là người Luân Hồi tháp.

Trước đó Kê Trường Phù từng nói, Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo là người nắm giữ nhiều bí mật Vĩnh Dạ hoang mạc nhất trong chín môn phái lớn.

Chương 1268: Tiên Mẫu đường

Hiện tại Bùi Lăng tiếp xúc với đối phương, vừa vặn tìm hiểu một chút tình huống của Vĩnh Dạ hoang mạc.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe trên bậc thang có từng tiếng động.

Một tiểu nhị cúi đầu khom lưng, dẫn mấy vị phụ nhân khẽ nâng váy, thướt tha đi tới.

Tuổi của các nàng ở giữa thiếu niên đến tráng niên, đều mặc cẩm tú váy sam, tóc đen búi cao, châu vây thúy quấn, lúc nhìn quanh vẻ mặt còn hơi kiêu căng.

Không thèm quan tâm ánh mắt nhìn chằm chằm của người ngồi quanh, chỉ ngẩng cao đầu, rất có vẻ mặt không dính bụi trần.

Ngay sau đó, tiếng bước chân trên bậc thang biến thành nặng nề, đã thấy mấy chục người ăn mặc kiểu nô bộc theo sau. Những nô bộc này đầu đội mũ rèm, mặc một bộ áo bào cực kỳ rộng lớn.

Áo bào kia rất không vừa vặn, trống rỗng, lộ ra dáng người đặc biệt nhỏ gầy ở bên trong, dường như là hài đồng chưa thành niên.

Ánh mắt Bùi Lăng khẽ nhìn lướt qua đám phụ nhân, lại nhìn vào những nô bộc kia.

Thị lực nhẹ nhàng xuyên qua lớp ngụy trang, lập tức thấy những nô bộc này đều là hài đồng!

Chỉ có điều, bọn họ cũng không phải hài đồng bình thường, lại có hình thù kỳ quái, còn có lân phiến, cái đuôi, móng vuốt đủ loại, giống người lại giống thú, hình thù kỳ quái, khí tức cũng rất tối nghĩa, quỷ dị. Khác hẳn với phàm nhân bình thường.

Tùy ý liếc nhìn, Bùi Lăng không hề có dự định xen vào việc của người khác, lại tiếp tục nhìn về phía tín chúng Khinh Tiên hội ở trong biệt viện phía dưới.

Hiện tại mục đích của hắn là gặp mặt vị "Ninh" tiên kia, cũng không có sức lực để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này.

Cùng lúc đó, những hài đồng mặc thành nô bộc kia lại đột nhiên cứng đờ!

Dường như từ nơi sâu xa có khủng bố lớn, tai họa lớn gì đó đột nhiên giáng lâm trên đầu bọn họ.

Trong nháy mắt hàn ý đông kết, gần như không thể động đậy.

Cũng may loại tình huống này chỉ kéo dài trong nháy mắt, tất cả hài đồng lập tức cảnh giác nhìn quanh, lại không phát hiện điều gì.

Phát hiện được sự khác thường của bọn nhỏ, phụ nhân dẫn đầu nhướn mày, lập tức quay đầu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thấy bọn nhỏ mơ hồ lắc đầu.

Phụ nhân kia cũng nhìn quanh một vòng, lại không thu hoạch được gì, nhân tiện nói: "Đi vào trước đi."

Lúc nói chuyện, tiểu nhị đã mở cửa nhã gian, khom người mời đám người bọn họ đi vào bên trong.

Sau khi đám phụ nhân dẫn nô bộc đi vào, lập tức đuổi cổ tiểu nhị đi.

Bùi Lăng không chú ý đến tình cảnh này, mà tiếp tục nhìn biệt viện phía dưới.

Người ở bên trong đã hoàn thành bày xong vật tế tự, đều đã quỳ xuống trên bồ đoàn, vẻ mặt thành kính khẽ cầu nguyện.

Nhưng "Ninh" tiên trên thần vị lại chậm chạp không trả lời.

Có thể thấy, hiện tại "Ninh" tiên có rất nhiều tín chúng, tạm thời đối phương còn chưa chú ý tới nơi này.

"Việt' tiên từ bi, trên quãng đường này thấy tỷ muội đều tuân theo tam tòng tứ đức, lại sống không dễ chịu. Vẫn là chúng ta tốt, có 'Việt' tiên che chở, mọi chuyện đều làm chủ"

Lúc này, trong nhã gian bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo.

Giọng nói kia không cao, phàm nhân gian ngoài không nghe thấy, nhưng đối với Bùi Lăng mà nói, rõ ràng như đang nói sát bên tai.

"Việt" tiên?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, tâm niệm vừa động, lập tức chú ý mỗi một hành động trong nhã gian.

Đừng nói hiện tại hắn là "Tiên", dù hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh trong hiện thế, mấy thứ ngăn cách phàm tục chỉ là thùng rỗng kêu to, đủ để nghe rõ tiếng động bên trong như lòng bàn tay.

Ngay sau đó, lại nghe một phụ nhân khác nói: "Có thể được 'Việt' tiên thương hại, đúng là phúc phận của chúng ta"

"Nhưng lần này đi xa, thấy các tỷ muội khác còn bị kiềm chế bởi lễ giáo, ngơ ngác, thê thảm. Lại vì nhiều lý do, nhất là tin vào lời đồn, không dám chủ động tìm 'Việt' tiên làm nơi nương tựa, thật là thương nàng bất hạnh, giận nàng không tranh!"

"Chỉ mong 'Việt' tiên sớm ngày nhìn chăm chú nữ tử khắp thiên hạ, cũng tiện để người người có thể sống cuộc sống giống chúng ta mới được."

"Lần này chúng ta đi xa, không phải vì lan truyền tôn hiệu 'Việt' tiên khắp thiên hạ, để nữ tử khắp thiên hạ đều xoay người làm chủ sao?" Lại có một phụ nhân nói: "Tốt, bớt nói chuyện vớ vẩn đi, để chủ quán dâng trà, sau khi bớt mệt mỏi, cũng nên làm việc chính"

Thế là, có người mở cửa gọi tiểu nhị, ra lệnh hắn ta đưa trà bánh lên.

Sau khi đưa trà bánh xong, theo thường lệ lại đuổi người ra, tiếp tục thảo luận.

"Chẩm Hà sơn trang là sản nghiệp Hoàng gia, nó ở Bách Hoa sơn, mặc dù từ trước đến nay đề phòng nghiêm ngặt nhưng có các con cũng không phải việc khó gì" Sau khi uống một ngụm trà, đã nghe phụ nhân cầm đầu trầm giọng nói: "Mục tiêu trong chuyến đi này của chúng ta, bây giờ trưởng nữ Trang Thục công chúa con chính thê của kim thượng đang tọa trấn trong sơn trang, nàng nắm trong tay thượng phương bảo kiếm, phụng hoàng mệnh khu vực xung quanh kinh kỳ, điều tra rõ ràng việc văn võ quan viên tự mình tế bái 'Ninh' tiên"

"Nhớ kỹ, mặc dù nơi đây không phải là hoàng cung đại nội, nhưng cũng là nơi gần kinh kỳ, bởi vì Khinh Tiên hội tiến hành công thành đoạt đất, bây giờ các nơi cần vương, đều đã tập trung ở gần bên trái."

"Vì vậy đừng có tham công, chỉ cần ép buộc Trang Thục công chúa, sau đó cầu tử với 'Việt' tiên, để công chúa mang thai dòng dõi do 'Việt' tiên ban thưởng giống bọn ta."

Chương 1269: Tại hạ là Vương Cao (1)

"Cứ vậy, trưởng nữ của kim thượng cũng là người của chúng ta!"

"Lại để Trang Thục công chúa phối hợp với chúng ta, cho các tỷ muội thích hợp trên dưới triều đình, trong ngoài cung đình đều có thai sinh con."

"Tuổi tác kim thượng không lớn, mặc dù dưới gối có hoàng tử, lại đều tuổi nhỏ. Một khi băng hà, làm khó mấy tiểu nhi hoàng khẩu thứ xuất kia, còn có thể tranh đoạt với dòng dõi của Trang Thục công chúa sao?"

Trong nhã gian, đám phụ nhân càng nói càng hăng say: "Đến lúc đó binh không gặp máu lại có thể cải thiên hoán nhật."

"Thiên hạ này nhất định phải là thiên hạ cung phụng 'Việt' tiên!"

"Lấy sự nhân từ của 'Việt' tiên, đến lúc đó nhất định được thưởng lớn, thậm chí chúng ta cũng có thể như những người Thăng Tiên hội kia, lập địa thành tiên, tiến vào tiên quốc..."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, cũng vừa đúng hắn hoàn toàn không biết gì về nội tình của "Ninh" tiên và "Việt" tiên.

Hiện tại, sau khi gặp được "Ninh" tiên, liền đi gặp mặt "Việt" tiên.

Lúc này, trong nhã gian, đám phụ nhân trò chuyện xong việc chính, thuận miệng nói vài câu việc nhà: "Gần đây muội muội Hứa gia càng ngày càng tinh nghịch, lại đoạt trai lơ với ta...

"Nàng tuổi trẻ ham chơi không hiểu chuyện, đều là tỷ muội nhà mình, đừng so đo."

"Ta cũng không so đo, chờ việc chính xong xuôi, lúc trở về định thuận tay dẫn theo mấy người mới, hy vọng nàng đừng coi trọng nữa...

Bùi Lăng lại không có hứng thú gì, thu hồi sự chú ý, tiếp tục nhìn về phía biệt viện phía dưới.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một canh giờ trôi qua, người trong nhã gian đã uống xong trà đi ra, xuống lầu tính tiền rời đi.

Bùi Lăng tiếp tục nhìn chằm chằm bên "Ninh" tiên này.

Lại qua khoảng nửa canh giờ.

Những tín chúng kia đã quỳ đến hơi lung lay sắp đổ, đột nhiên từ nơi sâu xa có một luồng khí tức quỷ quyệt, tối nghĩa, cổ xưa, tà ác giáng lâm!

Toàn bộ người bình thường trong thành không hề phát hiện chút nào, bao gồm cả người tế tự cũng không cảm nhận được cái gì.

Bùi Lăng lập tức nhìn về phía một phương hướng nào đó, ánh mắt "Ninh" tiên đưa tới!

Lòng đất.

Nặng nề, tối tăm, trầm mặc...

Ninh Vô Dạ ngồi xếp bằng, kiếm bản mệnh nằm ngang ở đầu gối, kiếm linh yên lặng.

Kiếm Tử nhìn chằm chằm thân kiếm, đang suy nghĩ.

Lần này bọn họ tiến vào mộng cảnh, chủ yếu là vì xác nhận tình trạng đọa tiên, hơn nữa phải nghĩ cách để đọa tiên ngủ say càng sâu hơn.

Căn cứ vào ghi chép của sư môn, vị đọa tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc này có quá nhiều dấu hiệu sắp thức tỉnh.

Mỗi một lần xuất hiện loại dấu hiệu kia, đều vì tất cả ý chí người và tiên trong mộng cảnh bắt đầu thống nhất. Khi đó, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ cũng càng ngày càng rõ ràng.

Bởi vậy, điều bọn họ phải làm là chia tách trong mộng cảnh, ý chí người và tiên sát nhập.

Dựa theo kế hoạch hiện tại, trước tiên bọn họ phải lan truyền tôn hiệu trong thế gian ở mộng cảnh, sau đó thông qua một loạt việc tốt, để bọn họ trở thành Chính tiên được triều đình trong thế gian cung phụng.

Chỉ cần đạt được sự công nhận của triều đình trong mộng cảnh, ý chí "Nguyên tiên" đã ở trong mộng cảnh một đoạn thời gian rất dài, vẫn khó có thể sát nhập với phàm nhân.

Đến lúc đó, nếu điều kiện cho phép, bọn họ còn có thể thử để tất cả phàm nhân trong mộng cảnh trở thành đệ tử của hắn ta và Chung Quỳ Việt Cức, chặt đứt mối liên hệ giữa bọn họ và Nguyên tiên trong mộng cảnh...

Hiện tại đại đệ tử Diệp Huy của hắn ta đã bắt đầu tiến đánh triều đình.

Chỉ cần lần này Diệp Huy thảo phạt thuận lợi, thành công thượng vị, cũng có thể đạt được mục đích trong chuyến đi này của bọn họ.

Đương nhiên, Ninh Vô Dạ là đệ tử danh môn chính đạo, vốn cũng không muốn tuỳ tiện gây ra chiến sự, nhưng trong khoảng thời gian này hắn ta nghe những lời cầu xin hướng về phía hắn ta, gần như đều là triều đình ngu ngốc vô đạo, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, giết hại trung lương, ngược sát người vô tội...

Cuối cùng là cầu "Ninh" tiên ban thưởng tiên pháp, tiện dẹp yên thiên hạ, trả cho thế gian một trời đất tươi sáng!

Không chỉ dân chúng bình thường khẩn cầu như vậy, ngay cả rất nhiều mệnh quan triều đình cũng lén lút cầu nguyện "Ninh" tiên ở trong phòng tối, nói triều đình vô đạo, hà khắc với lê dân, làm nhục quan lại, nếu không phải tính mạng người nhà bọn họ đều nằm trong một suy nghĩ của triều đình, sớm đã đi "Thăng Tiên hội" quy y dưới trướng "Ninh" tiên...

Rất hiển nhiên, hành động lần này của Diệp Huy là theo lòng dân!

Hiện tại triều đình đã hung tàn vô đạo, tuyệt đối không phải minh chủ, Ninh Vô Dạ cũng không phải loại người cổ hủ, đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Huy.

Dù sao bách tính chịu khổ trong tay loại hôn quân này, còn không bằng để đệ tử mình thay vào đó, như thế có thể hoàn thành mục đích của mình, cũng cứu bách tính ở phương thế gian này ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Ngoài ra, đệ tử của hắn ta đã cho người tiếp xúc với đệ tử bên "Việt" tiên, chẳng mấy chốc đôi bên có thể liên thủ, đến lúc đó tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều...

Âm thầm tính toán, Ninh Vô Dạ chọn một cái từ trong rất nhiều lời cầu xin bên tai.

Lập tức, trước mặt hắn ta hiện ra một tòa thành lớn hơi có vẻ tiêu điều.

Chương 1270: Tại hạ là Vương Cao (2)

Trong biệt viện ở tòa thành nào đó, mấy người mặc cẩm bào vẻ mặt cung kính lại mệt mỏi quỳ gối trước bàn tế, khẽ cầu xin:

"Phục nguyện... Duy nguyện... Cẩn từ...

Ninh Vô Dạ quan sát một hồi, đang muốn thỏa mãn lời cầu xin của những người này như thường ngày, đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức ánh mắt tàn bạo nhìn về phương hướng kia.

Ngay bên cạnh biệt viện là một tòa trà lâu.

Trên lầu, trên chỗ ngồi gần cửa sổ, một người đeo mặt nạ áo bào đen, từ đầu đến chân che đậy cực kỳ chặt chẽ, ngay cả cọng tóc đều không lộ ra chút nào, đang hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta.

Ninh Vô Dạ nhướn mày, khí tức cường đại như vậy là "Nguyên tiên"?

Không, không giống!

Không đúng!

Sao tiên nhân có thế hạ phàm đến nhân gian ở trong Đọa Tiên mộng cảnh?

Ngay lúc Ninh Vô Dạ đang nghi ngờ, một giọng nói âm trầm, to lớn, quỷ quyệt, đầy ác ý truyền vào trong tai hắn ta: "Các hạ xuất thân từ Luân Hồi tháp?"

Nghe vậy, Ninh Vô Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức xác định đối phương cũng là "Ngoại tiên" giống hắn ta!

Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức truyền âm nói: "Hàn Ảm Kiếm tông, Ninh Vô Dạ. Các hạ là ai?"

Hàn Ẩm Kiếm tông?

Ninh Vô Dạ?

Trên trà lâu, Bùi Lăng ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, mặc dù Ninh Vô Dạ này là đệ tử chính đạo, nhưng đây là thế giới mộng cảnh, Kiếm Tông am hiểu sát phạt nhất, sát tâm nặng nhất trong năm tông chính đạo.

Tín chúng dưới trướng hắn ta có làm chuyện ác, cũng chẳng có gì lạ.

Thế nhưng, không phải đệ tử Luân Hồi tháp, không biết Ninh Vô Dạ này hiểu bao nhiêu với Vĩnh Dạ hoang mạc?

Suy nghĩ đảo quanh, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát hỏi: "Tại hạ Vương Cao, không biết Ninh đạo hữu có biết cách rời khỏi mộng cảnh hay không?"

Lòng đất.

Ninh Vô Dạ lập tức nhướn mày, Vương Cao?

Vị đoạt hạng nhất trong đại điển luận đan của Lưu Lam hoàng triều lần trước?

Sao đối phương lại đến Vĩnh Dạ hoang mạc?

Còn tiến vào thế giới mộng cảnh!

Nơi này căn bản không phải chỗ mà tán tu có thể tới.

Hắn ta nhanh chóng suy nghĩ một lượt, chợt truyền âm nói: "Ta muốn nhìn khuôn mặt đạo hữu một chút, lấy đó để xác nhận thân phận."

Bùi Lăng truyền âm trả lời: "Nơi này toàn là phàm nhân, một khi tại hạ để lộ ra khuôn mặt, sinh linh một tòa thành trì này đều phải chết"

Nói xong lại bổ sung: "Mặc dù nơi đây là mộng cảnh nhưng những phàm nhân này có máu có thịt, có khổ có vui, có sinh có chết, ngoại trừ việc không biết mình đang ở trong mộng cảnh ảo tưởng, cũng không khác gì sinh linh ngoại giới."

"Tại hạ thật sự không muốn thương tổn người vô tội."

Ninh Vô Dạ hơi ngạc nhiên, phàm nhân không thể nhìn thẳng vào dáng vẻ "Ngoại tiên"?

Ngoại trừ giọng nói, Đọa Tiên mộng cảnh này còn có một quy tắc như thế!

Nghiêm túc suy nghĩ một lượt, Ninh Vô Dạ không nghi ngờ thân phận của Vương Cao nữa, mà hỏi: "Vương đạo hữu, ngươi tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc như thế nào, còn đến thế giới mộng cảnh này nữa?"

Bùi Lăng truyền âm trả lời: "Tại hạ vốn đến Triệt Châu Cửu Nghi sơn giúp đỡ chính đạo luyện chế Ích Tà Đan, sau khi tai họa ôn dịch giảm xuống, lại đi khắp nơi. Kết quả gặp phải Ma môn đuổi giết, đi nhầm vào Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Về sau, bị một vòng xoáy to lớn màu đen cuốn vào, đã đi đến trong mộng cảnh."

"Trong lúc đó tiếng thì thầm Vĩnh Dạ ăn mòn, tại hạ gần như không ngăn cản nổi"

"Nhờ có có người độ kiếp ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc bên, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ yếu bớt... Tại hạ mới chống đỡ đến giờ phút này.

Ninh Vô Dạ trầm ngâm nói: "Là vị nào trong ma môn đuổi giết Vương đạo hữu?"

Bùi Lăng trả lời: "Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, Kê Trường Phù.

Hiện tại hắn cũng tiến vào thế giới mộng cảnh"

Kê Trường Phù lại đến Đọa Tiên mộng cảnh? !

Hơn nữa, Vương Cao này chỉ là một tán tu, vẫn lấy luyện đan để thành danh, lại có thể chạy trốn từ trong tay Kê Trường Phù!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Ninh Vô Dạ nói: "Ta biết một cách rời khỏi mộng cảnh, nhưng chỉ một mình ta có thể dùng cách kia."

Bùi Lăng lập tức hỏi: "Không biết tại hạ có thể biết là cách gì không?"

Ninh Vô Dạ nói: "Lần này đến Vĩnh Dạ hoang mạc, sư môn cố ý ban thưởng một khối Tỉnh Kiếm Ngọc. Chỉ cần dùng Tỉnh Kiếm Ngọc đâm mình bị thương là có thể cưỡng ép ta thức tỉnh từ trong mộng cảnh."

"Thế nhưng, Tỉnh Kiếm Ngọc chỉ có tác dụng với kiếm tu"

Tỉnh Kiếm Ngọc...

Bùi Lăng nhướn mày, tiếp tục hỏi: "Trong Đọa Tiên mộng cảnh không thể sử dụng tất cả đồ vật, Tỉnh Kiếm Ngọc này lại không bị ảnh hưởng?"

Ninh Vô Dạ nói: "Tỉnh Kiếm Ngọc là tạo vật trong mộng, chỉ có thể sử dụng ở trong mộng."

Bùi Lăng không khỏi trầm mặc, mặc dù Vĩnh Dạ hoang mạc cực kỳ nguy hiểm, sinh linh đi vào bên trong sơ sẩy một cái là đọa hóa thành điên dại. Nhưng chín môn phái lớn có căn cơ thâm hậu, có thể chế tạo ra bảo vật Tỉnh Kiếm Ngọc này cũng chẳng có gì lạ.

Thế nhưng, hiện tại Ninh Vô Dạ cố ý mang theo Tỉnh Kiếm Ngọc đến Vĩnh Dạ hoang mạc, hiển nhiên không phải đi nhầm vào, mà có mục đích gì đó.

Lúc này, Ninh Vô Dạ lại hỏi: "Tôn hiệu của ngươi là gì? Tôn hiệu của Kê Trường Phù là gì?"

Bùi Lăng trả lời: "Tôn hiệu của tại hạ là 'Yểm,, căn cứ vào sự điều tra của tại hạ, tôn hiệu của Kê Trường Phù chắc là 'Phù:

Chương 1271: Nói chuyện cách không

Sau đó lại hỏi: "Bây giờ đại chiến chính ma đang hừng hực, không biết tại sao Kiếm Tử lại đến Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Lòng đất.

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, hóa ra "Phù" tiên là Kê Trường Phù giả trang, chẳng trách lại đối đầu với hắn ta khắp nơi!

Chợt ngắn gọn nói: "Sư môn có phân phó, vì vậy đến đây."

Lại không định giải thích cặn kẽ.

Mặc dù Vương Cao này là hạng nhất đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, nhưng đột nhiên xuất hiện ở đây, còn chạy trốn từ trong tay Kê Trưởng Phù, ít nhiều cũng hơi kỳ quái.

Dù không có điều kỳ quái, loại bí mật liên quan đến an nguy thiên hạ này, cũng không thể tuỳ tiện để người ngoài biết được.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, tiếp theo lại hỏi: "Không biết trong Đọa Tiên mộng cảnh có nguy hiểm nào cần lưu ý?"

Ninh Vô Dạ nói: "Nguy hiểm nhất là ý chí vị đọa tiên kia."

"Hắn có thể thay đổi nhận biết của toàn bộ sinh linh ở mộng cảnh trong lúc vô thức."

"Bao gồm những 'Ngoại tiên' chúng ta"

"Sau đó là Tam Trụ tiên trong trời sao..."

Sau đó, hai người lại trao đổi một vài tin tức với nhau, đôi bên đều có chút thu hoạch.

Sau một lát, Ninh Vô Dạ thu lại tầm mắt.

Cuộc nói chuyện cách không của đôi bên đến đây là kết thúc.

Phương thế gian này.

Trà lâu.

Bùi Lăng chậm rãi quay đầu, vừa hay tế tự trong biệt viện phía dưới kết thúc.

Hắn trầm ngâm, khẽ nhíu mày.

Sự hiểu biết của Ninh Vô Dạ với Vĩnh Dạ hoang mạc và Đọa Tiên mộng cảnh, rõ ràng không bằng Kê Trường Phù.

Nhưng lần này gặp mặt đối phương, nói chuyện lâu như vậy, cũng để hắn càng hiểu thêm về tình huống của Đọa Tiên mộng cảnh này.

Sau đó, lại đi gặp "Việt" tiên một lần...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong chớp mắt đã biến mất nguyên tại chỗ.

Ngay trong chớp mắt bóng dáng hắn biến mất ở trà lâu, tất cả mọi người trong trà lâu, bao gồm người đi đường ở trên đường phố dưới lầu đều rối rít nhìn về phía chỗ trống mà Bùi Lăng vừa ngồi.

Ánh mắt, động tác, khí tức của bọn họ không khác gì nhau, dù là nam nữ lão ấu, dù là anh hài còn trong tã lót đều như thế, ngay cả vị trí cơ bắp cũng không có chút sai sót nào.

Toàn bộ xung quanh trà lâu lập tức yên tĩnh như chết.

Quỷ dị khiếp người.

Chẩm Hà sơn trang.

Hoa nở rộ liên miên như ráng mây, rực rỡ như cẩm tú.

Sơn trang thấp thoáng giữa nhánh hoa như gối lên ráng mây mà ngủ.

Lúc này, bầu không khí trong chính đường sơn trang trầm thấp.

Trưởng nữ kim thượng, phong hào là "Trang Thục" công chúa ngồi ở chỗ cao, cầm thượng phương bảo kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn rất nhiều quan viên phía dưới.

Công chúa tuổi mới cập kê, dáng vẻ xinh đẹp khí chất yêu kiều, mình hạc xương mai, mặc dù trên trán còn mang theo chút ngây thơ chưa trưởng thành, một đôi mắt phượng uy nghi tự nhiên, lúc này mặc áo lông giày phượng, đầu đội tứ phượng quan, khuyên tai bảo thạch "Chiếu điện hồng" bên tai có màu sắc như máu, chiếu rọi hai má, càng làm nổi bật vẻ mặt lạnh lùng.

Từng quan viên phía dưới câm như hến, dáng vẻ phục tùng cụp mắt xuống, không dám đối mặt với công chúa.

"Lại bộ Thượng thư Lô Nhâm, thành tiến sĩ lúc tiên đế, từng vì say rượu xúc phạm tông thân." Giọng Trang Thục công chúa ngọt ngào giòn tan, nhìn về phía một người trong số đó, lạnh lùng nói, "Lúc đó tông thân kể tội ở ngự tiền tiên đế, tiên đế nóng giận, vốn định ban ngươi được chết."

"Lại vì phụ hoàng lúc đó còn là Thái tử yên mến người tài, liên tục cầu xin trước mặt tiên đế cho ngươi, mới giữ được một mạng cho ngươi, lại không biếm thành thứ dân"

"Ngươi từng chỉ lên trời thể, nguyện xông pha khói lửa vì phụ hoàng...

Công chúa cười lạnh một tiếng: "Bây giờ Khinh Tiên hội còn chưa đánh tới kinh kỳ, ngươi đã tự lập thần vị tế bái 'Ninh' tiên trong nhà...

Còn chưa nói hết câu, gian ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động thật lớn!

Tiếng động này cực lớn, thậm chí cả tòa Chẩm Hà sơn trang đều hơi chấn động.

Chợt, tiếng la giết nổi lên xung quanh, dùng tốc độ cực nhanh tới gần chính đường.

Trang Thục công chúa nhíu mày lại, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, đã thấy một thị nữ vẻ mặt vội vàng đi vào từ gian ngoài, lo sợ không yên bẩm báo: "Điện hạ, không xong, Tiên Mẫu đường giết đến cửa!"

Đám người nghe vậy thay đổi sắc mặt, bọn họ đang bàn việc loại bỏ Khinh Tiên hội, sao Tiên Mẫu đường cũng đến rồi?

Đang nghĩ ngợi, lại nghe gian ngoài vang lên từng tiếng "ầm ầm", là hòn non bộ cao bằng mấy người trong đình viện chính đường cứ thế bị lật tung.

Ngay sau đó, một tràng tiếng tường viện đổ sụp vang lên, chỉ thấy một đoạn tường trắng như phấn trước chính đường bỗng nhiên chia năm xẻ bảy như bánh quế ngọt ngào.

Mấy hài đồng vẻ ngoài kì lạ, ánh mắt lạnh băng hung bạo dẫn đầu đi ra từ trong bụi mù, hai tay có rất nhiều ngón tay bắn ra móng tay dài cả tấc, chỉ nhẹ nhàng vung lên, một thị vệ chạy đến đã che cổ họng bất lực ngã xuống, máu bắn tung tóe!

Ngay sau đó, càng nhiều hài đồng tràn vào, những hài đồng này hình thể nhỏ gầy, vóc dáng không cao nhưng hành động nhanh nhẹn như quỷ mị, sức lực cực lớn, móng vuốt khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, dù thị vệ bảo vệ công chúa Hoàng gia mặc giáp trụ đầy đủ, cũng không ai đỡ nổi một hiệp.

Vừa nãy trong đình còn đẹp đẽ yêu kiều, trong khoảnh khắc máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi.

Chương 1272: Tên ta, Yểm (1)

Vẻ mặt mọi người thay đổi, dòng dõi Tà tiên của Tiên Mẫu đường còn tàn bạo bất nhân, quỷ dị đáng sợ hơn cả cách phàm nhân thăng tiên của Khinh Tiên hội!

Thị vệ thống lĩnh vốn phụng dưỡng bên cạnh công chúa đè tay vào chuôi đao, nghiêm nghị quát lớn: "Chẩm Hà sơn trang là sản nghiệp Hoàng gia, bây giờ Trang Thục công chúa dừng chân ở đây, các ngươi nhanh chóng dừng bước, đừng va chạm phượng giá của điện hạ!"

"Hay là Tiên Mẫu đường cũng muốn công khai tạo phản giống Khinh Tiên hội? !"

Sau lưng dòng dõi Tà tiên, mấy phụ nhân quần áo đẹp đẽ chậm rãi đi vào, vẻ mặt nhàn nhã, thậm chí có người còn bẻ nhánh hoa, cầm trong tay thưởng thức.

Nghe vậy đều xem thường.

Phụ nhân cầm đầu trực tiếp phân phó: "Giữ lại công chúa, những người khác giết hết."

Dòng dõi Tà tiên dưới tay lập tức tàn bạo hơn mấy phần, đột nhiên lao tới trước mặt một thị vệ, khom người ngồi xổm tránh lưỡi đao, móng vuốt sắc bén bắt lấy hai chân thị vệ, nhấc hắn ta lên một cái, hung hăng xé ra!

Soạt.

Thị vệ kia không có chút sức chống cự nào, cả người bị xé thành hai nửa ngay tại chỗ như giấy tờ.

Vô số những thứ nào đỏ nào xanh lam vàng rối rít rơi xuống.

Đám quan viên trong chính đường nhìn rõ ràng, không khôi run lên cầm cập, có người sau khi đi mấy bước lại ngã ra, vạt áo bào đã ẩm ướt...

Thấy thế, trong lòng thị vệ thống lĩnh không hề thấy may mắn, lập tức phân phó tất cả mọi người tiến lên nghênh chiến, mình cũng rút đao ra khỏi vỏ giết lên.

Nhưng thị vệ được Hoàng gia tỉ mỉ chọn lựa, bồi dưỡng, lại không chịu nổi một kích.

Không lâu sau, rất nhiều dòng dõi Tà tiên hời hợt đánh giết.

Hương hoa mềm mại đáng yêu ngọt ngào hoàn toàn bị mùi máu tanh che giấu.

Trong toàn bộ đình viện, căn bản không nhìn ra chút dấu vết ban đầu, gạch xanh đã nhuốm máu, xương cốt trắng hếu, nội tạng đỏ sậm, huyết nhục vụn vặt lẻ tẻ rải rác trong mỗi góc như thiên nữ tán hoa.

Thấy tất cả những điều này, đám quan viên đã sớm hoảng sợ muốn chết, Trang Thục công chúa vẫn cầm thượng phương bảo kiếm, ngồi ngay ngắn trên chủ vị không động đậy.

Lúc này, thị nữ phụng dưỡng bên cạnh nàng đột nhiên than khẽ một tiếng, uốn gối nói: "Tiểu tỳ không thể hầu hạ điện hạ nữa, nguyện điện hạ từ đây không còn sầu lo."

Nói xong, lấy xuống một cây trâm dài từ trên búi tóc, cắt vào lòng bàn tay.

Thoạt nhìn cây trâm kia cực kỳ bình thường, kiểu dáng đơn giản, hơn nữa còn chỉ là một cây trâm gỗ mà nữ tử nghèo khó cũng mang nổi, nhưng sau khi chạm đến huyết nhục sinh linh, đột nhiên sinh ra vô số rễ cây hung hăng đâm vào trong cơ thể từ vết thương của thị nữ.

Thị nữ đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương không giống Nhân tộc.

Vốn da thịt nàng tuyết trắng mềm mại lại nhanh chóng ảm đạm đi, vết thô ráp dày đặc như vỏ cây, cùng lúc đó hai lỗ tai của nàng nhanh chóng biến hóa, không lâu sau từ tai người bình thường đã biến thành một đôi cành cây to lớn, cao cao xoay quanh trên đỉnh đầu nàng.

Đôi mắt thị nữ cũng thay đổi, con ngươi biến mất, chỉ còn lại một mảnh xanh lam.

Khí tức của nàng liên tục tăng lên, chẳng mấy chốc toàn bộ người trong chính đường đều cảm thấy tim đập nhanh, hoảng sợ nhìn về phía quái vật đột nhiên xuất hiện.

Hô!

Thị nữ xòe bàn tay, ngón tay mềm mại nhỏ gầy lập tức hóa thành mấy chục cây mây tinh tế lại cứng cỏi quật ra, nhanh chóng chém giết với dòng dõi Tà tiên.

Lúc này thị nữ như một vị Thụ tỉnh cổ xưa, nàng vẫn bảo vệ ở bên cạnh công chúa, toàn bộ thân hình hiện ra màu nâu xám, trên da thịt hiện ra đường vân vỏ cây rõ ràng, hai lỗ tai, hai tay, thân thể đều có thể hóa thành dây leo nhánh cây đón địch.

Đơn độc chiến đấu với mấy chục dòng dõi Tà tiên lại không rơi vào thế yếu.

rầm rầm rầm...

Trong chốc lát, cửa sổ vỡ nát, viên gạch nứt nẻ, bụi mù tràn ngập, xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Ngay lúc đám quan viên nín thở tập trung nhìn tình cảnh này, đã thấy khí tức của thị nữ hóa thân Thụ tỉnh nhanh chóng sa sút, cành lá dây leo vốn no đủ cũng theo đó mà khô héo suy yếu... Ở phương thế giới này, tiên phàm khác biệt.

Lấy thân thể phàm nhân vận dụng tiên khí phải trả giá cực lớn!

Khí huyết của thị nữ khô bại, không duy trì được nữa!

Dòng dõi Tà tiên phát hiện, lập tức gia tăng thế công, chẳng được bao lâu đã cùng nhau tiến lên, xé thị nữ thành mảnh nhỏ!

Ngay sau đó, bọn chúng không hề nương tay, tàn sát tất cả thị vệ, tùy tùng, cùng những quan viên hô to "ta là tín nam 'Ninh' tiên"

hoặc là "ta nguyện làm chó săn dưới trướng Tiên Mẫu đường" gần như không còn.

Sau đó, tất cả dòng dõi Tà tiên và đám phụ nhân đang chậm rãi đến gần đều quay đầu nhìn về phía Trang Thục công chúa trên chủ vị.

Ánh mắt công chúa yên tĩnh, từ đầu đến cuối sắc mặt nàng không thay đổi chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn tất cả.

Thấy thành công bắt được công chúa, vẻ mặt đám phụ nhân Tiên Mẫu đường hưng phấn, bọn họ đang muốn tự mình đi lên chế trụ công chúa, khai đàn thiết tế, đột nhiên vẻ mặt tất cả phụ nhân ngây ngốc, sau đó đều trở nên yên tĩnh nhìn lẫn nhau giống công chúa, lại không có bất kỳ động tác gì.

Không có mẫu thể ra lệnh, dòng dõi Tà tiên bao bọc vây quanh công chúa cũng không dám tự mình ra tay.

Chương 1273: Tên ta, Yểm (2)

Trong chốc lát, toàn bộ chính đường yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Dường như thời gian dừng lại, nhìn lại như chân dung ở trạng thái tĩnh.

Tình cảnh quỷ dị này kéo dài không lâu, đột nhiên tất cả mọi người khôi phục bình thường.

Đám phụ nhân lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên bắt lấy công chúa.

Trang Thục công chúa muốn giãy giụa, giọng nói giòn giã quát:

"Buông bản cung ra! Các ngươi là loạn thần tặc tử..."

Đám phụ nhân như không nghe thấy công chúa quát lớn, chỉ nói:

"Việt' tiên nhân từ, nhớ thương nữ tử trong thiên hạ, công chúa sinh vào lúc này, đúng là may mắn ba đời."

"Các con lấy một ít gạch đá đến xây đàn, vi nương muốn tế tự 'Việt' tiên."

Đám dòng dõi Tà tiên nghe vậy lập tức tản ra, đến gần đó tìm kiếm gạch đá.

Vào lúc này, một bóng người tịch mịch, quỷ quyệt, tà ác, mờ mịt đột nhiên xuất hiện.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, nhìn đám người Tiên Mẫu hội lại nhìn rất nhiều thi thể chết thảm trên mặt đất và công chúa đang bị bắt làm tù binh, không nhịn được nhướn mày.

Mục đích lần này của hắn là muốn nói chuyện với "Việt" tiên.

Ai biết đuổi theo đám người Tiên Mẫu đường từ xa, đột nhiên phát hiện khí tức nơi đây không đúng, vì vậy nhanh chóng đuổi tới, kết quả "Việt" tiên vẫn chưa nhìn chăm chú?

Đang suy nghĩ, phụ nhân cầm đầu Tiên Mẫu đường đã quát:

"Ngươi là người phương nào? !"

Bùi Lăng không nói gì, suy nghĩ, đột nhiên vẫy tay trực tiếp kéo công chúa từ trong tay Tiên Mẫu đường qua đây.

Thấy mình đột nhiên được cứu, nhưng người cứu mình cũng rất lạ lẫm, hơn nữa cảm giác cực kỳ quỷ dị, Trang Thục công chúa sợ hãi nhìn Bùi Lăng.

Tiên Mẫu đường giận tím mặt, đám phụ nhân lập tức cùng nhau phân phó: "Các con, xé hắn thành một ngàn khối!"

Mặc dù dòng dõi Tà tiên dung mạo kì lạ nhưng cực kỳ nghe theo mẫu thể, gần như tuyệt đối ngoan ngoãn, cúi đầu nghe theo.

Nhưng lúc này ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Bùi Lăng đều tràn đầy khủng hoảng và e ngại, dù khẽ động cũng không dám động đậy lung tung.

Từ trước tới nay đám phụ nhân Tiên Mẫu đường chưa từng thấy tình huống này, sau khi ngạc nhiên lại lên tiếng: "Các con, lên, giết hắn!"

Vào lúc này, Bùi Lăng duỗi ngón tay điểm một cái, một sợi hỏa diễm như thật như ảo huyễn hóa thành một hàng chữ giữa không trung: "Lập tức cầu nguyện 'Việt' tiên, ta tìm hắn!"

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đã thi triển [Hoặc Hồn thần thông], trong nháy mắt khống chế tất cả hài đồng.

Những hài đồng này không hề do dự, lập tức phản bội, bao bọc vây quanh đám phụ nhân Tiên Mẫu đường, khuôn mặt dữ tợn đằng đằng sát khí, đã không còn nhận ra những mẫu thể này.

Đám phụ nhân Tiên Mẫu đường lập tức hoảng hốt, sợ hãi nói:

"Ngươi là ai? !"

Hỏa diễm trước mặt Bùi Lăng lại huyễn hóa thành vân triện:

"Yểm"

Biển sâu.

Bóng tối lạnh băng.

Chung Quỳ Việt Cức đứng chắp tay, đang nghe lời cầu xin liên tục không ngừng bên tai.

Trong lòng hắn ta suy nghĩ, đệ tử Ninh Vô Dạ thành lập "Thăng Tiên hội", đã chính thức khai chiến với triều đình trong thế giới mộng cảnh. Nguyên nhân hắn ta khai chiến còn chưa rõ ràng.

Nhưng tác phong làm việc của Ninh Vô Dạ tuyệt đối không có vấn đề.

Bởi vậy, Chung Quỳ Việt Cức đã để các đệ tử của mình toàn lực phối hợp hành động với "Thăng Tiên hội".

Lúc âm thầm suy nghĩ, hắn ta giải quyết xong một lời cầu xin, tâm thần chú ý tới một cái.

Đây là một sơn trang hoa cỏ nở rộ rực rỡ như mây như hà, đình viện trong tầm mắt đầy huyết nhục văng tung toé.

Trước tế đàn dựng tạm thời, một bóng người khí tức quỷ quyệt, tà ác, bạo ngược yên tĩnh đứng đấy, cách đó không xa mấy tín chúng quần áo đẹp đẽ, sắc mặt lại hơi uể oải đang quỳ trên mặt đất cầu nguyện, giọng bọn họ rất thấp, gần như chỉ có bờ môi nhúc nhích: "Phục nguyện... Chắp tay 'Việt' tiên... Thần hàng giáng linh... Diệt sát Tà tiên 'Yểm:.. Vô cùng... Cẩn từ."

Chung Quỳ Việt Cức lập tức nhìn bóng người trước tế đàn.

Loại khí tức cường đại này là "Ngoại tiên"? !

Hắn ta không nhịn được cau chặt hàng lông mày: "Ngoại tiên"

làm thế nào để giáng lâm nhân gian?

Trong lòng nghi ngờ, đương nhiên Chung Quỷ Việt Cức sẽ không nhìn đệ tử của mình gặp nạn, lập tức ra tay định thăm dò, đánh một quyền về phía "Yểm'.

Oanh!"

Chẩm Hà sơn trang, trong đình viện trước chính đường: "Yểm"

không có chút sức phản kháng nào, bị đánh hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ!

Chung Quỳ Việt Cức ngẩn ngơ: "Yểm'" tiên lại không chịu nổi một kích như thế?

Hắn ta không nhịn được cau chặt hàng lông mày, lặp đi lặp lại kiểm tra hiện trường mấy lần nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì, thậm chí những tín chúng kia còn hoan hô một tiếng, bắt đầu thay đổi lời cầu xin, biết ơn hắn ta đã giáng thế.

Cuối cùng, Chung Quỳ Việt Cức đã xác định: "Yểm" thật sự bị hắn ta giết.

Đây chắc chắn là tu sĩ vừa Kết Đan, thậm chí còn chưa có tu vi Kết Đan, đã xâm nhập Đọa Tiên mộng cảnh!

Có thể làm ra hành động này, tất nhiên là đệ tử Ma môn!

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Việt Cức thu hồi ánh mắt.

Nhân gian.

Chẩm Hà sơn trang, mùi máu tanh bao phủ hương hoa mộc, trước tế đàn dựng tạm, Bùi Lăng yên tĩnh mà đứng, nhìn tín chúng "Việt" tiên cách đó không xa cầu nguyện.

Trang Thục công chúa nhắm mắt theo đuôi ở bên cạnh hắn, nửa bước cũng không dám rời đi.

Chương 1274: Rối loạn

Đột nhiên, từ nơi sâu xa có khí tức đặc thù giáng lâm, ánh mắt "Việt" nhìn chăm chú.

Bùi Lăng lập tức truyền âm hỏi: "Tại hạ Vương Cao, xin hỏi là Lưu Lam thái tử điện hạ?"

Vừa rồi, trong tòa thành lớn gần đây, hắn và Ninh Vô Dạ trao đổi tin tức đã nghe được thân phận thật sự của "Việt".

Hiện tại hắn lấy thân phận Vương Cao, chắc chắn có thể nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của Chung Quỳ Việt Cức, đổi lấy càng nhiều bí mật liên quan tới Vĩnh Dạ hoang mạc.

Đang nghĩ ngợi, đã thấy một luồng lực lượng cường đại, âm u lạnh lẽo, tà ác tràn trề giáng xuống, trong nháy mắt đã nghiền chết toàn bộ tín chúng phụ nhân tế bái "Việt"!

Đây là tình huống như thế nào?

Bùi Lăng thấy vậy ngạc nhiên, vội vàng tiếp tục truyền âm: "Thái tử điện hạ, đây là vì sao?"

Chỉ có điều: "Việt" không đáp lại bất kỳ điều gì, sau khi giết người xong nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Từ nơi sâu xa, khí tức tiên nhân nhanh chóng rời đi, tất cả bình tĩnh lại.

Bùi Lăng không nhịn được nhíu chặt lông mày, tình huống hơi không đúng!

"Ngươi, ngươi là bản tôn 'Yểm' tiên?"

Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói cẩn thận.

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, hắn nhìn công chúa, mặc dù đây là thế giới mộng cảnh nhưng mỗi người bên trong đều có máu có thịt, có thăng trầm, sinh lão bệnh khổ, nếu không phải biết nơi đây là một giấc chiêm bao do đọa tiên biến thành, nơi này không khác gì hiện thế chân chính.

Một giấc chiêm bao một thế giới đọa tiên, cũng không biết là sự tồn tại kinh khủng bực nào...

Trong lòng suy nghĩ, Bùi Lăng không trả lời, hiện tại chỉ cần hắn mở miệng nói ra một chữ, vị công chúa tuổi nhỏ mỹ mạo trước mắt sẽ lập tức biến hóa thành một con quái vật hoàn toàn thay đổi.

Quay đầu nhìn về phía dòng dõi "Việt" tiên vẫn bị mình dùng [Hoặc Hồn thần thông] điều khiển, Bùi Lăng cảm thấy không thể lãng phí như vậy, lúc này âm thầm nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tế phẩm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có tế phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong chớp mắt thân thể bị hệ thống tiếp quản, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra, vừa rồi mình nên đưa công chúa đến chỗ khác trước. Hiện tại hệ thống tu luyện, đừng coi công chúa thành tế phẩm...

Lúc này, hệ thống đã bắt đầu tu luyện, đám dòng dõi "Việt" tiên phát ra từng đợt gào thét không rõ ý nghĩa, sau đó bắt đầu tiêu tán ở trong thiên địa.

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt Trang Thục công chúa hơi trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Theo toàn bộ đám tử tự "Việt" tiên bị hiến tế, vẻ mặt công chúa biến ảo chập chờn, dần từ hoảng sợ biến thành lo lắng, sau khi do dự một lát dường như nàng đã đưa ra một loại quyết định nào đó.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn vẫn không thấy mục tiêu mà hệ thống nguyền rủa.

Nhưng không sao cả, mỗi lần ủy thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] này, độ thuần thục của hắn có thể tăng lên một mảng lớn. Lại tu luyện mấy lần, sau khi rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, chắc có thể xóa bỏ nguyền rủa cho Kiều Từ Quang.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn về phía Trang Thục công chúa bên cạnh, hơi do dự vẫn bấm tay điểm một cái, một chùm linh hỏa bay đến giữa không trung, hóa thành một hàng chữ: "Ta có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này, ngươi muốn đi hướng nào?"

Công chúa nhìn Bùi Lăng, sau đó nhanh chóng nói: "Bản cung, không, phàm nữ có một ít tế phẩm, muốn hiến tế cho 'Yểm' tiên."

Tế phẩm?

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, theo hắn biết, triều đình cũng có cung phụng Chính tiên.

Vài ngày trước đó, những Chính tiên kia còn từng liên thủ vây giết hắn.

Hiện tại vị công chúa này đang phụng mệnh đến đây tra rõ việc tế tự Tà tiên, bây giờ lại tự muốn hiến tế cho "Tà tiên", là có ý gì?

Nghiêm túc suy nghĩ, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, thao túng chữ bằng hỏa diễm xảy ra biến hóa: "Ta chỉ tiếp nhận loại sinh linh lòng tràn đầy phẫn hận, tội ác tày trời, trong lòng còn có suy nghĩ diệt thế làm tế phẩm"

Trang Thục công chúa vội vàng nói: "Là tế phẩm như thế"

Bùi Lăng đánh giá nàng một chút, cẩn thận cảm ứng, không phát hiện có vấn đề gì.

Mặc dù việc này hơi kỳ quái, nhưng tế phẩm đưa tới cửa, đương nhiên hắn không thể từ chối.

Hơn nữa, trong thế giới mộng cảnh chỉ có một quốc gia Đại Lương quốc này, nó chiếm cứ toàn bộ thổ địa rộng lớn của thế giới mộng cảnh. Chắc chắn hoàng thất Đại Lương quốc hoàng thất có một loại quan hệ nào đó với đọa tiên.

Đi theo vị công chúa này đi, biết đâu cũng có thể thăm dò được một chút manh mối rời khỏi mộng cảnh.

Thế là, hỏa diễm giữa không trung lại biến hóa: "Có thể, mang ta đi nhìn xem."

Chương 1275: Dị biến

Trang Thục công chúa lập tức chỉ một phương hướng.

Bùi Lăng phất ống tay áo một cái, dẫn theo công chúa độn về phía đó.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối đậm đặc như thực chất, che lấp vô số bóng dáng.

Tiếng sột soạt, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ... Tất cả tiếng động đột nhiên dừng lại.

Dường như trong tích tắc ngắn ngủi đó, toàn bộ hoang mạc đứng im thành một bức tranh.

Tất cả dị tộc điên dại đều ngừng lại tiếng gào thét chẳng có mục đích và tự giết lẫn nhau, sau đó tập trung về một phương hướng.

Kia là chỗ sâu trong hoang mạc.

Chín cái cột đá yên tĩnh đứng sừng sững, cột đá nguy nga, đứng thẳng ngang trời, đâm thẳng vào bầu trời.

Trên mỗi một cây trụ đá đều điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp.

Hoặc tiên lâu điện ngọc thấp thoáng trong mây mù, tản ra hơi thở trong trẻo; hoặc âm dương càn khôn cổ xưa tự nhiên, hình như có đại đạo chân ý từ nơi sâu xa ẩn sâu trong đó; hoặc Ngũ Hành vận chuyển tương sinh, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng khác biệt quanh quẩn, khi thì bành trướng, khi thì hừng hực, khi thì sinh cơ bừng bừng, khi thì nặng nề, khi thì sắc bén; hoặc hoa điểu trùng ngư, hình bóng bách thú lay động hiển hiện Ở giữa; hoặc chúng sinh vạn vật, sinh linh như kiến...

ầm ầm...

Cột đá đứng ở trong bóng tối, cao vút đến tận mây trời, liên tục có lôi đình đánh xuống, mỗi một đạo sét đều ẩn chứa kiếp lực kinh khủng.

xiềng xích quấn quanh trên cột đá như thủy triều mãnh liệt trút xuống, bị xung kích đến không ngừng co rúm, quấn chặt, phát ra tiếng vang lôi sắt leng keng.

Những xiềng xích kia trông như hư ảo, màu sắc tím xanh như kiếp lôi ngưng tụ mà thành.

Bọn chúng quấn chặt chẽ trên cây cột, vẫn đâm thật sâu xuống nền đất.

Lúc này, theo từng đạo kiếp lôi vang động.

Giữa chín cột đá, mặt đất đen xì như kim loại đúc thành không ngừng run rẩy.

Mỗi một lần run rẩy đều có kim sắc và huyết sắc xen lẫn trận văn hiện ra, cứ thế đàn áp nó xuống.

Cùng lúc đó, xiềng xích hoạt động "rầm rầm", dường như cự mãng đi ngang qua, không ngừng bị đẩy sâu vào lòng đất.

Chẳng mấy chốc, theo lòng đất lần lượt bị tấn công, kim sắc và huyết sắc xen lẫn trận văn bắt đầu ảm đạm.

Mặt đất đúc bằng sắt hiện ra một chút vết rách.

Trong chớp mắt những vết rách này xuất hiện, trận văn lập tức nhạt đi rất nhiều.

Lòng đất bắt đầu truyền đến động tĩnh khác lạ.

Phanh, phanh, phanh...

Dường như có thứ to lớn gì đó cực kỳ nặng nề đụng chạm vào lòng đất.

Mỗi một lần va chạm đều khiến bầu trời phía trên có nộ lôi gào thét, kiếp lôi càng cường đại hơn trước đó cuồn cuộn rơi xuống.

Trên chín trụ đá, ánh sáng lôi điện lấp lánh, dường như trên khoảnh đất không biết chìm trong bóng tối bao nhiêu năm tháng này, lại nghênh đón mặt trời mọc ngắn ngủi.

Điện quang chiếu khắp chín trụ đá, thậm chí chiếu sáng đến nơi xa.

Từng khuôn mặt hình thù kỳ quái đang nhanh chóng đi xuyên qua bóng tối, tụ tập về phía cột đá!

Trên mặt dị tộc điên dại không còn vẻ điên cuồng trước đó, mà là vẻ yên tĩnh.

Bọn chúng như rơi vào cảnh giới không suy nghĩ gì, trong mắt trống trơn tự nhiên, sau khi tới gần mặt đất chín trụ vờn quanh lại ngơ ngác dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dị tộc điên dại tụ tập tới.

Bên trong còn có bóng dáng Nhân tộc cuồng ma, nhưng cũng giống với dị tộc điên dại, mặt không biểu tình, vẻ mặt ngây ngốc không có bất kỳ ý thức gì.

Vào lúc này, hai bóng dáng cao lớn khôi ngô nhanh chân đi tới.

Hai người này, một người mặc quần áo Hoàng gia, đầu đội kim quan, khuôn mặt đoan chính cương nghị, vầng trán uy nghi tự nhiên, lại là Chung Quỳ Việt Cức! Một người khác áo bào xanh lỗi lạc, mày kiếm mắt sáng, trong vẻ tuấn lãng lộ ra khí tức sát phạt, lại là Ninh Vô Dạ.

Bọn họ giống với những người điên dại lạc lối ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì.

Khác biệt duy nhất là hai người đều nhắm nghiền hai mắt, dường như đang ngủ say.

Nhưng thân thể lại không bị khống chế di chuyển bước chân, tụ tập ở đây.

Lại sau một lúc lâu, Kê Trường Phù, Quy Hoành Thu, Sở Ma, Bùi Lăng, Ngọc Tuyết Chiếu cũng lần lượt tới.

Bọn họ giống với Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ, đều nhắm chặt hai mắt, hai chân máy móc di chuyển, dường như tâm thần còn đang ngủ say, thân thể lại không tự chủ được hành động.

Sau đó, không ngừng có dị tộc hoặc là Nhân tộc điên dại đến đây tụ tập...

Nhân gian.

Chiếu ngục canh phòng nghiêm ngặt.

Bùi Lăng được Trang Thục công chúa dẫn đường, xuyên qua trùng điệp sự trấn giữ, đi vào trong đó.

Trong lao ngục rất chật chội, lờ mờ.

Cách mỗi mấy bước, trên vách tường hai bên cắm ngọn đuốc cháy hừng hực, chẳng những không xua tan bóng tối khiến người ta kiêng kị và e ngại theo bản năng, ngược lại phủ lên một cảm giác âm trầm lạnh lẽo.

Công chúa dáng vẻ đoan trang, càng đi sâu vào trong chiếu ngục, trên mặt nàng dần nghiêm nghị, sau khi đi một đoạn đường rất đài, nàng mới dừng bước lại, phân phó thủ vệ đi cùng: "Mở cửa nhà lao."

Thủ vệ nhận lệnh, cởi xuống mấy chục chìa khoá từ bên hông, tốn thời gian đốt hết một nén hương mới mở ra mấy chục ổ khóa, khom người mời bọn họ đi vào bên trong.

Đây là một đường hành lang bị cách ly riêng ra.

Nơi này hẹp dài tĩnh mịch.

Chương 1276: Đánh cắp tiên duyên (1)

Hai bên đường hành lang có mười mấy gian nhà tù xếp so le.

Toàn bộ cửa phòng đóng cực kỳ chặt chẽ, chỉ một chỗ gần đầu có một lỗ thông gió nhỏ, trên lỗ thông gió là một cái nắp kim loại, bình thường hoàn toàn che kín lỗ thông gió, khi cần có thể đẩy nó ra dùng để quan sát tình huống bên trong.

Toàn bộ đường hành lang rất yên tĩnh, lại để lộ ra một luồng khí tức uy nghiêm.

Không cần Trang Thục công chúa giới thiệu, Bùi Lăng đã cảm giác được toàn bộ sinh linh trong phòng giam trên đường hành lang đều quanh quẩn một luồng ác ý mãnh liệt.

Công chúa hơi nghiêng đầu, khẽ giới thiệu: "Nơi này giam giữ những người làm ác không chịu hối cải, tội ác tày trời."

"Bọn họ bẩm sinh tính tình tàn bạo, xem giết người phóng hỏa, làm điều phi pháp là chuyện đương nhiên"

"Nếu công bằng tuyên án những tội ác phạm phải, có xử tử tám trăm lần cũng không đủ"

"Hiện tại bản cung đưa tất cả bọn họ cho 'Yểm' tiên làm tế phẩm"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, nếu là tử tù, vậy hắn không cần khách sáo.

Hơn nữa, sự ác ý trên người những tử tù này như thực chất, vô cùng dày đặc, không biết mạnh hơn đám lương tài mỹ ngọc mà trước đó hắn vất vả mời chào bao nhiêu lần.

Hắn hoàn toàn không cần lo lắng giết nhầm.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức thi triển [Oán Yểm thần thông .

1Trong mắt hắn hiện ra phù văn xen kẽ, điên cuồng rút ra oán giận, sát ý, cừu hận xung quanh... Trong khoảnh khắc, đã rút sạch ác niệm trong lao tù trước mắt, cùng lúc đó một nửa tử tù lập tức không còn một tiếng động.

Bùi Lăng cảm thấy lực lượng của mình lại tăng lên một đoạn, hiệu quả càng rõ rệt hơn lúc thôn phệ rất nhiều tín chúng vào trước đó.

Dường như bước vào tầng thứ mới nào đó!

Nhưng cùng lúc đó, bên tai hắn bắt đầu vang lên tiếng thì thầm Vĩnh Dạ, tiếng xì xào bàn tán kia càng cao vút chói tai, từng câu nói vỡ thành mảnh nhỏ, vẫn không rõ ý nghĩa, lại càng khiến người ta bực bội.

Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ với điều này.

Hiện tại hắn đã biết, chỉ cần hấp thu lực lượng từ phàm nhân trong mộng cảnh, tất nhiên sẽ nhận sự ăn mòn của tiếng thì thầm Vĩnh Dạ.

Thế nhưng, hiện tại hắn có hệ thống, tất nhiên không cần lo lắng vấn đề tiếng thì thầm Vĩnh Dạ.

Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng thi triển [Hoặc Hồn thần thông] điều khiển một nửa tử tù còn lại, điều ngoài dự đoán là những tử tù này lại chịu đựng được ý chí của hắn, hoàn toàn không xuất hiện sự nhiễu sóng hoặc là điên cuồng biến hóa!

Bùi Lăng không nhịn được ngẩn ngơ, vừa rồi những dòng dõi "Việt" tiên kia có thể chịu đựng hắn thi triển [Hoặc Hồn thần thông], hoàn toàn là vì lực lượng "Việt" tiên.

Nhưng những tử tù này, lại lấy thân thể phàm nhân, chịu đựng sự khống chế của hắn giống những dòng dõi "Việt" tiên kia?

Nghĩ vậy, tiếng thì thầm bên tai Bùi Lăng đã như thủy triều gào thét, lúc này hắn không do dự nữa, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !"

Một lát sau.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Hệ thống tu luyện kết thúc, bây giờ Bùi Lăng vẫn không thấy mục tiêu nguyền rủa của hệ thống như mấy lần trước.

Thế nhưng, sau khi dùng hệ thống uỷ thác tu luyện, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai hắn đã hoàn toàn biến mất.

Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể càng thêm cường đại, Bùi Lăng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Trang Thục công chúa, lúc này duỗi ngón điểm một cái, hỏa diễm lại hóa thành một hàng chữ giữa không trung: "Tế phẩm không tệ, ngươi muốn cái gì?"

Thấy "Yểm" tiên nhận lấy tế phẩm, dường như công chúa trở nên rất vui vẻ, sắc mặt nàng hơi cẩn thận nói: "Ta, ta muốn tiếp tục hiến tế cho 'Yểm' tiên..."

Nói xong, công chúa đánh giá "Yểm" tiên, thấy hắn không hề tỏ vẻ gì, vội vàng nói tiếp: "Còn có rất nhiều tù phạm đã phạm phải tội chết, đang giam giữ ở nơi khác, kính xin 'Yểm' tiên đi theo ta."

Nghe vậy, Bùi Lăng vô thức cảm thấy có vấn đề gì, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã cho rằng đây là ảo giác.

Công chúa có ý tốt hiến tế cho mình, không lý nào hắn không nhận.

Thế là, Bùi Lăng lập tức điều khiển hỏa diễm biến hóa: "Được."

Trang Thục công chúa lấy lại bình tĩnh, quay người dẫn đường, dẫn Bùi Lăng rời khỏi chiếu ngục, đi đến một phương hướng nào đó.

Trời sao.

Trống vắng mênh mông.

Ngọc Tuyết Chiếu đạp không mà đứng, xung quanh là mười mấy tên "Nguyên tiên" nhìn chằm chằm.

Trong lòng nàng rất bình tĩnh, trong khoảng thời gian này nàng chiếm lấy càng ngày càng nhiều tượng thần, cũng càng ngày đắc tội càng nhiều "Nguyên tiên", nhưng không sao cả!

Mỗi lần chỉ cần gọi "Cẩu chủ nhân cứu mạng" ở trong lòng, sẽ có lực lượng tăng mạnh.

Đặc biệt là mấy ngày nay, cũng không biết vì sao lực lượng của nàng tăng trưởng càng lúc càng nhanh.

Rắc rối duy nhất là, trong khoảng thời gian này nàng bắt đầu liên tục nghe được tiếng thì thảm trong Vĩnh Dạ hoang mạc...

Đám Nguyên tiên lạnh lùng nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, đột nhiên bộc phát ra tiếng gầm giận dữ: "Giết! !"

Còn chưa nói hết câu, tất cả "Nguyên tiên" đều ra tay, ánh sáng thuật pháp lập tức chiếu khắp toàn bộ trời sao.

Chương 1277: Đánh cắp tiên duyên (2)

Ngọc Tuyết Chiếu đang muốn thi triển huyễn thuật, một vòng xoáy màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện, không cho sinh linh ở đây có bất kỳ cơ hội phản kháng gì, đã thôn phệ bọn họ vào bên trong.

Trước mắt nhoáng lên một cái, Ngọc Tuyết Chiếu định thần nhìn lại, phát hiện không hiểu sao mình lại xuất hiện trong một phòng giam mờ tối.

Xung quanh nhà tù này là vách tường đen sì, chỉ có vị trí đối diện nàng có một cánh cửa nhỏ chật hẹp. Cánh cửa kia đóng kín kẽ, trong khe hở còn có rất nhiều tro bụi, rất hiển nhiên đã lâu không mở ra.

Trong phòng giam trống rỗng, cũng không có cái gì, chỉ có trong góc có một đống rơm rạ tản ra mùi mục nát.

Nguyên Tiên vừa vây công Ngọc Tuyết Chiếu cũng lần lượt xuất hiện trong phòng giam.

Vẻ mặt Ngọc Tuyết Chiếu khẽ giật mình, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai nàng đã biến mất, nhưng lực lượng của nàng cũng bị phong ấn!

Vào lúc này, nàng cảm giác được nhà tù trống không ở bên cạnh cũng lần lượt xuất hiện từng bóng dáng, tất cả đều là "Nguyên tiên" hình dáng tướng mạo dị tộc.

Vực sâu.

Tà ác, bóng tối, lạnh lẽo...

Trong một góc yên lặng, ba bóng người đạp không mà đứng.

Khuôn mặt Quy Hoành Thu và Sở Ma dữ tợn, từng sợi gần xanh trên trán lồi lên, trong đôi mắt đỏ hồng.

Bọn họ không ngừng siết chặt nắm đấm, há to miệng thở dốc.

Khí tức quanh người cường đại hơn trước đó một đoạn, lại cực kỳ hỗn loạn, trên hai hàng lông mày đều có vẻ điên cuồng.

Ở đối diện bọn họ, Kê Trường Phù ánh mắt yên tĩnh đứng đó, đang chậm rãi mở miệng: "Lại cầm cự thêm một chút."

Sở Ma khàn giọng nói: "Thiếu giáo chủ, ta... Ta thật sự sắp không được! Kính xin Thiếu giáo chủ lập tức dẫn bọn ta rời khỏi mộng cảnh, ta nguyện ý lập xuống lời thề tâm ma, từ đây làm chó săn dưới trướng Thiếu giáo chủ, mặc cho sai khiến!"

Giọng Quy Hoành Thu mang theo sự rung động, cố hết sức kiềm chế sự xúc động muốn ra tay với Kê Trường Phù, trầm giọng nói:

"Phụ mẫu chúng ta đều có một chỗ cắm dùi trong giáo. Trong giáo đều biết, lần này chúng ta nghe theo sự phân công của Thiếu giáo chủ. Nếu mất đi ý thức, đọa hóa thành điên dại ở chỗ này, sẽ không có chỗ tốt gì với Thiếu giáo chủ..."

"Dưới gối Giáo Chủ có rất nhiều dòng dõi, mặc dù Thiếu giáo chủ chiếm cứ tiên cơ, nhưng Giáo Chủ đang ở độ tuổi khỏe mạnh...

Chắc hẳn Thiếu giáo chủ cũng không muốn thấy, người thân trưởng bối của chúng ta ủng hộ huynh đệ tỷ muội của ngài..."

Kê Trường Phù từ tốn nói: "Đừng lo lắng, ta lập tức thi triển bí pháp, dẫn các ngươi rời khỏi mộng cảnh"

"Nhịn một chút, chẳng mấy chốc sẽ xong"

Trong lòng hắn ta hơi tiếc nuối, thiếu một Khang sư đệ, mức độ còn thiếu một chút.

Nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy.

Quy Hoành Thu và Sở Ma đã đến cực hạn, không thể kéo dài được nữa.

Về phần lời uy hiếp của Quy Hoành Thu?

Ha ha, một khi lộ ra việc hắn ta hao tổn căn cơ trong "quỷ dị"

trường tư thục, không cần chờ những lão gia hỏa trong giáo kia ủng hộ huynh đệ tỷ muội của hắn ta, huynh đệ tỷ muội của hắn ta, cùng mẫu thân dưỡng mẫu của bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên công kích!

Nhưng chỉ cần hắn ta giữ được thực lực và sự tôn quý, cho dù đắc tội mấy lão gia hỏa trong giáo, trưởng bối Kê thị cũng sẽ đứng về phía hắn ta, bảo đảm địa vị của hắn ta không bị lay chuyển.

Giữ được thân phận Thiếu giáo chủ, những lão gia hỏa kia cũng không vì mấy hậu bối không nên thân mà làm khó hắn ta.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Kê Trường Phù lấy ra một phần máu tươi, bạch cốt, lân phiến từ trong túi trữ vật, đây đều là vật liệu thu thập được khi chém giết dị tộc điên dại ở Vĩnh Dạ hoang mạc vào trước đó.

Chợt, hắn ta bắt đầu điều khiển những tài liệu này bố trí trận pháp.

Thấy Quy Hoành Thu và Sở Ma tỏ ra nghi ngờ, Kê Trường Phù chủ động mở miệng giải thích: "Trận pháp này có thể để chúng ta rời khỏi mộng cảnh, trở lại Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Sẽ xong ngay thôi, đến lúc đó chúng ta có thể rời khỏi nơi đây, trở về Thánh giáo."

Lúc nói chuyện, trong lòng hắn ta hơi cười lạnh.

Trận pháp này không phải dùng để truyền tống, mà dùng để hiến tế!

Nơi đây là Đọa Tiên mộng cảnh, mỗi một vị "Nguyên tiên" trong mộng cảnh đều bị lực lượng đọa tiên chi phối. Dù kẻ ngoại lai dùng loại thủ đoạn nào để chiếm cứ lực lượng của những "Nguyên tiên" này, bản chất của nó đều là đánh cắp lực lượng của vị đọa tiên kia.

Mà đánh cắp lực lượng đọa tiên sẽ bị hắn ta ăn mòn!

Làm thế nào để tránh đi ý niệm của đọa tiên ăn mòn, lại còn có thể trộm lấy lực lượng đọa tiên, đây là việc mà Thiên Sinh giáo vẫn khổ tâm nghiên cứu.

Hiện tại, tòa trận pháp mà hắn ta đang bố trí là thành quả của Thiên Sinh giáo trong những năm gần đây.

Trước tiên lấy huyết mạch của người vốn là thiên kiêu vô cùng cao quý, đánh cắp lực lượng đọa tiên, đồng thời những thiên kiêu này bị ý niệm đọa tiên ăn mòn, huyết mạch cũng sẽ bị tiên lực đồng hóa, trở nên càng ngày càng tỉnh thuần, cường đại, tôn quý!

Cho đến khi những thiên kiêu này tích lũy đầy đủ ở trong mộng cảnh, tăng lên tiên vị, huyết mạch trong cơ thể, sẽ hoàn thành thuế biến chân chính!

Chương 1278: Ác mộng bắt đầu (1)

Sau đó, lấy trận pháp rút ra huyết mạch thiên kiêu, trong tình huống đó không chỉ lấy được lực lượng đọa tiên trong cơ thể của bọn họ, còn có thể kế thừa huyết mạch tiên nhân, hoàn mỹ tránh đi ý chí đọa tiên ăn mòn.

Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất.

Huyết mạch Nhân tộc cao nhất, lấy tiên vi tôn.

Huyết mạch Tiên nhân là biểu tượng tôn quý ở Thiên Sinh giáo!

Chỉ có điều, lực lượng đọa tiên cực kỳ cường đại, dù tòa trận pháp này đã trải qua các đời Thiên Sinh giáo lặp đi lặp lại sửa chữa hoàn thiện, vẫn còn có thiếu hụt rất lớn.

Trước mắt chỉ có thể chuyển hóa lực lượng huyết mạch tiên nhân rất có hạn.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của Kê Trường Phù là định dùng số lượng thiên kiêu để đền bù chỗ thiếu hụt này, đáng tiếc, lúc trước Vương Cao không đồng ý lời mời của hắn ta, bây giờ Khang Thiếu Dận lại chậm chạp không thấy tung tích...

Hiện tại cũng chỉ có thể hiến tế hai người Quy Hoành Thu và Sở Ma trước.

Hai tên đồng môn này có thể để hắn ta khôi phục nội tình trước đó, nhưng muốn tiến thêm một bước, lại là hy vọng xa vời.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Kê Trường Phù đã bố trí xong đại trận, chợt nói: "Đã bố trí xong Truyền Tống Trận, nhanh chóng tiến đến, chúng ta cùng rời đi:

Lúc này, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai Quy Hoành Thu và Sở Ma đã gần như gào thét, ý chí của bọn họ đang bị tra tấn võ thành mảnh nhỏ trong tiếng ồn ào cuồng loạn này, căn bản không thể suy nghĩ bình thường.

Thấy đại trận đã bố trí xong, không hề do dự lập tức đi vào.

Bên ngoài trận pháp, Kê Trường Phù mỉm cười, đang muốn thôi động trận pháp, đột nhiên một vòng xoáy màu đen to lớn xuất hiện như một cái miệng khổng lồ, trực tiếp nuốt ba người vào.

Ba người vừa biến mất không lâu, một ý niệm cường đại vô song đảo qua tại chỗ, không có bất kỳ phát hiện nào, lập tức rời đi.

Sau một trận cảnh tượng kỳ quái, Kê Trường Phù phát hiện bọn họ xuất hiện ở trong một đại lao.

Nhà tù này rất là rộng rãi, xung quanh đều là hàng rào đen xì, dường như được chế tạo từ kim loại, cánh cửa nhỏ duy nhất đóng thật chặt, trên mặt đất ngoại trừ một chút rơm rạ tán loạn thì không còn gì hết.

Lúc này, người trong phòng giam nhốn nháo, trong tầm mắt đã nhốt rất nhiều dị tộc hình thù kỳ quái...

Quy Hoành Thu và Sở Ma mở mắt ra, sắc mặt đều vui mừng, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ vẫn quanh quẩn bên tai bọn họ, gần như muốn ép bọn họ phát điên đã biến mất!

Hai người đang muốn cảm tạ Kê Trường Phù, nhưng nhanh chóng phát hiện không đúng... Lực lượng của bọn họ bị phong ấn!

Nơi này... Vẫn là trong mộng cảnh!

Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức chuyển sang Kê Trường Phù: "Thiếu giáo chủ, đây là có chuyện gì? !"

Kê Trường Phù đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt thay đổi, rất nghiêm nghị nói: "Có thể là ác mộng..."

Ác mộng?

Quy Hoành Thu và Sở Ma đều khẽ giật mình, vẻ mặt nghi ngờ, sau đó hỏi: "Ác mộng là có ý gì?"

Kê Trường Phù giải thích nói: "Lần này ta đến Vĩnh Dạ hoang mạc, là căn cứ với sự hiểu biết của trong giáo với chỗ này, tưởng là thời cơ tốt."

"Trong những ngày gần đây, đọa tiên vẫn mơ thấy mộng đẹp, cho nên hành động trước đó của chúng ta mới có thể vẫn thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ, không biết xảy ra chuyện gì, rất có thể Đọa Tiên mộng cảnh đã bắt đầu chuyển biến theo hướng ác mộng!"

Lòng đất.

Nặng nề tối tăm.

Ninh Vô Dạ đang tập trung suy nghĩ.

Vừa rồi trao đổi tình báo với Vương Cao, để hắn ta hiểu rất nhiều quy tắc trong mộng cảnh.

Hiện tại quan trọng nhất là, Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù đang âm thầm đối đầu với hắn ta.

Dù là vì trừ ma vệ đạo hay là hoàn thành nhiệm vụ lần này, đều phải diệt trừ tai hoạ ngầm Kê Trường Phù này trước!

"Ta đã dò xét qua phần lớn những nơi trong lòng đất, những chỗ vẫn chưa dò xét đều rất nguy hiểm" Ninh Vô Dạ thầm nghĩ: "Kê Trường Phù cũng không thể mạo hiểm thân tử đạo tiêu, đến những nơi kia ẩn thân..."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không ở trong lòng đất."

"Vậy khả năng ở biển sâu, vực sâu hoặc là trời sao."

"Vương Cao đến từ trời sao, nếu Kê Trường Phù cũng ở trời sao, nhất định sẽ không bỏ qua hắn... Nhìn như thế, Kê Trường Phù cũng không ở trời sao."

"Tiếp theo chỉ cần liên lạc với 'Việt' một chút, là có thể biết Kê Trường Phù trốn ở biển sâu hay là vực sâu...

Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức hạ quyết tâm, một khi tra rõ ràng vị trí của Kê Trường Phù, lập tức đi qua chém giết đối phương!

Trong Đọa Tiên mộng cảnh mày, hắn ta cũng không rõ phải làm thế nào để giáng lâm nhân gian.

Nhưng muốn xâm nhập vào nơi khác, lại không phải việc khó gì.

Đã quyết định ý tưởng, Ninh Vô Dạ đang muốn chú ý lời rất nhiều cầu xin quanh quẩn bên tai, lúc này một luồng ý chí kinh khủng lập tức giáng lâm!

Ninh Vô Dạ thay đổi sắc mặt, vội vàng lấy ra một cái mặc ngọc hình kiếm, tính chất của nó cổ quái, như sương mù lại như băng, dường như cũng không có thực thể, chỉ là một đoàn hơi khói mang theo ý lạnh.

Đây là Tỉnh Kiếm Ngọc có thể cưỡng ép kéo hắn ta từ trong mộng cảnh về hiện thế!

Vào lúc này, cách đó không xa xuất hiện một bóng dáng, hắn ta cao lớn, khôi ngô như một tòa núi cao khổng lồ, trên khuôn mặt mọc đầy dây leo to lớn tráng kiện, phía trên dây leo là từng đôi mắt chớp động, toàn thân đỏ hồng.

Chương 1279: Ác mộng bắt đầu (2)

Một trong ba vị "Nguyên tiên" trụ cột!

Ninh Vô Dạ không có chút do dự gì, chỉ liếc khóe mắt thoáng qua đã lập tức lấy Tỉnh Kiếm Ngọc đâm mình bị thương.

Trước mắt hắn ta lập tức mơ hồ một trận, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng...

Chẳng mấy chốc, Ninh Vô Dạ phát hiện mình xuất hiện ở trong một phòng giam tối tăm lạnh lẽo, hắn ta đang bị trói buộc trên kệ, phía dưới là nước bẩn đục ngầu cao đến gần phần eo, cách đó không xa là một tên ngục tốt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vẻ mặt dữ tợn đang chuyên tâm chuyển động xiên sắt, nung đỏ một khối bàn ủi...

Ninh Vô Dạ lập tức khẽ giật mình, hắn ta đã dùng Tỉnh Kiếm Ngọc nhưng vì sao không thức tỉnh từ Đọa Tiên mộng cảnh?

Vào lúc này, ngục tốt nhe răng cười một tiếng, thô lỗ quát lớn:

"Có thể để lão tử tự ra tay hầu hạ ngươi, cói như tám đời mộ tổ ngươi bốc khói xanh... Xương cốt cứng lắm hả? Lão tử thích nhất xương cứng."

Nghe vậy, sắc mặt Ninh Vô Dạ lập tức trầm xuống, giấc mộng đẹp của đọa tiên đã kết thúc!

Ác mộng bắt đầu!

Biển sâu.

Lạnh băng u ám.

Chung Quỳ Việt Cức trầm ngâm, hắn ta luôn cảm thấy lời cầu xin vừa rồi có chỗ nào đó không đúng.

Dù vị "Yểm" tiên kia ở hiện thế chỉ là một tu sĩ còn chưa Kết Đan, nhưng ở trong phương mộng cảnh này là một "Ngoại tiên", dù sao cũng không thể không chịu nổi một kích như vậy mới đúng.

Hơn nữa, hắn ta tiến vào nhân gian kiểu gì?

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

Đang nghĩ ngợi, một luồng ý chí kinh khủng đột nhiên giáng lâm.

Một đoàn sương đen cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện, sương đen kia không ngừng ngọ nguậy, nhỏ xuống từng vệt nước đọng như nước mủ, tản ra khí tức cực kỳ tà ác đáng sợ, mơ hồ có thể thấy được tứ chi như vó thú ở dưới sương đen.

Tu vi cường đại mênh mông, sâu không lường được.

Vẻ mặt Chung Quỳ Việt Cức thay đổi, lập tức không rảnh suy nghĩ việc của "Yểm" tiên, lúc này lấy ra một cái ấn tỉ màu vàng, ấn tỉ này là tạo vật trong mộng cảnh, có thể làm hắn ta thức tỉnh từ trong ngủ say. Chung Quỳ Việt Cức tâm niệm vừa động, đã thôi động nó.

Trong nháy mắt, hắn ta rơi vào một vùng tăm tối.

Nhưng ngay lúc hắn ta tưởng mình đã trở lại Vĩnh Dạ hoang mạc, một đạo ánh sáng chói mắt chiếu xuống từ trên đỉnh đầu.

Khó khăn lắm Chung Quỳ Việt Cức mới thích ứng được với ánh sáng mạnh, sau đó ngạc nhiên phát hiện mình đã biến thành một hài nhi vừa ra đời!

Một phụ nhân quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt kiêu căng đang ôm hắn ta lên kiểm tra...

Chẳng mấy chốc, trên mặt phụ nhân lộ ra vẻ thất vọng từ đáy lòng: "Là một nhi tử."

"Trong Tiên Mẫu đường chúng ta, chỉ có nữ tử mới có thể cầm quyền, nhi tử không dùng được, chỉ là món hàng lỗ vốn"

"Dù sao cũng là cốt nhục của ta." Cách đó không xa, một phụ nhân nằm trên giường, quanh người tản ra một chút mùi máu tanh, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhẹ nói: "Dù là nhi tử, cũng không thể đối xử tệ bạc."

Hơi suy nghĩ một chút, phụ nhân lập tức tiếp tục nói: "Không bằng thế này đi, dù sao bây giờ bên ngoài cũng không biết ta sinh là nam hay nữ, thiến hắn đi, nuôi dưỡng như nữ nhi, không phải cũng vậy sao?"

Phụ nhân quần áo đẹp đẽ kia do dự nói: "Khi còn bé cũng được, nhưng sau này lớn hơn một chút, có lộ ra sơ hở hay không? Dù sao, nam nhân cũng không thể sinh dục."

Mẫu thân từ tốn nói: "Sợ cái gì! Bây giờ Tiên Mẫu đường đều là con do 'Việt' tiên ban thưởng, căn bản không cần có thai, lấy sự nhân từ và tiên pháp của 'Việt' tiên nhân, muốn làm nam nhân sinh con dưỡng cái, chắc hẳn cũng là chuyện rất dễ dàng"

"Đến lúc đó cung phụng đầy đủ hơn chút là được."

"Duyên phận dòng dõi là thứ rất khó nắm bắt, nếu sau này cũng sinh ra nhi tử, vẫn không sinh ra nữ nhi, chẳng lẽ gia nghiệp của chúng ta sẽ không có người kế tục sao?"

"Đến lúc đó cũng không biết để tiểu tiện nhân nhà ai được lợi:

"So với bị thua lỗ, ta thà rằng táng gia bại sản cung phụng 'Việt' tiên"

Suy nghĩ của vị phụ nhân quần áo đẹp đẽ kia đảo quanh, gật đầu nói: "Tốt, cứ vậy đi, ta đi lấy đao..."

Bên ngoài quan nha, giáp sĩ đứng trang nghiêm, người đi đường thưa thớt, đều có vẻ vội vàng trước khi xuất phát, hiển nhiên không muốn ở lại quanh đây.

Bùi Lăng đi theo công chúa xuyên đình vào nhà, chẳng mấy chốc đã tới một trước tòa lao ngục trấn giữ nghiêm ngặt.

Giống như trước đó, dưới phân phó của Trang Thục công chúa, thủ vệ hoàn toàn không hỏi thăm thân phận Bùi Lăng, cũng không hỏi thăm nguyên nhân, trực tiếp mở đại lao, mời hai người đi vào bên trong.

Bên trong là đường hành lang quen thuộc, nến mỡ bò cực lớn treo cao trên vách kéo dài bóng người thành hình dạng quỷ quyệt.

Trong lòng Bùi Lăng trầm ngâm, hắn được Trang Thục công chúa dẫn dắt, đã đi mấy tòa lao ngục.

[Oán Yểm thần thông] đã hấp thu đến cực hạn, không thể hấp thu càng nhiều lực lượng hơn. Ngược lại [Tâm Ma Đại Diễn Chú] càng tu luyện càng thuận buồm xuôi gió.

Sau khi Trang Thục công chúa đi một đoạn đường đứng vững, nhìn quanh một vòng, nói: "Phạm nhân nơi này đều là tội ác từng đống, tội đáng chết vạn lần"

"Hiện tại, bọn họ đều là tế phẩm của 'Yểm' tiên, kính xin 'Yểm' tiên tùy ý lấy dùng"

Chương 1280: Tế phẩm

Bùi Lăng khẽ gật đầu, thần niệm khẽ quét qua, chẳng mấy chốc phát hiện tất cả lao tù trước mặt đều giam giữ một nhóm phạm nhân bẩn thỉu, vẻ mặt hung ác.

Quang cơ thể những người này ác ý quanh quẩn, vẻ mặt dữ tợn, xếp bằng trên rơm rạ rối bời, trên trán đầy về hung bạo tàn khốc.

Đúng vậy, đây chính là lương tài mỹ ngọc mà hắn quen thuộc, không có bất kỳ chỗ nào khả nghi.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không chút do dự, lúc này thi triển [Hoặc Hồn thần thông].

Dù sao [Oán Yểm thần thông] đã không hề có tác dụng, vì vậy hiện tại hắn dự định trực tiếp hiến tế tất cả tử tù.

Sâu trong con ngươi hắn có vô số phù văn nhỏ bé xen lẫn bốc lên, cùng lúc thần thông phát động, trong đại lao ở một góc nào đó, Ngọc Tuyết Chiếu ngồi xếp bằng trên rơm rạ chồng lên, hơi nghiêng đầu nhìn hai người đi tới từ nơi xa trên đường hành lang.

Trong đó nữ tử kia hoa y mỹ phục, dung mạo đẹp đẽ, nhưng không có chút tu vi nào, lại là một phàm nhân thuần túy.

Đổi thành nam tử bên cạnh, trên dưới cả người đều bị che đến kín mít, ngay cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Khí tức quanh người hắn tà ác hỗn độn, vô cùng xa lạ với Ngọc Tuyết Chiếu.

Còn có một loại cảm giác e ngại không nói được, cứ như sinh tử của mình chỉ trong một ý niệm của đối phương...

Điều này khiến Ngọc Tuyết Chiếu khó chịu nhíu mày.

Ngay lúc này, một luồng lực lượng khổng lồ, mê hoặc lại quen thuộc, tràn trề giáng lâm!

Cẩu chủ nhân? !

Trong lòng Ngọc Tuyết Chiếu lập tức giật mình, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã bị thần thông mê hoặc, lại không phát ra thanh âm nào.

Bên ngoài nhà tù, Bùi Lăng nhanh chóng dùng [Hoặc Hồn thần thông] khống chế tất cả tử tù, lúc này hắn nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tế phẩm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có tế phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức cảm thấy nơi nào đó không thích hợp.

Hiện tại hắn đã tu luyện nhiều lần như vậy, thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] đã rất thuần thục. Với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là rời khỏi mộng cảnh như thế nào, vì sao hắn còn ở lại chỗ này tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] ?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hệ thống đã thao túng thân thể hắn, bắt đầu tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú]. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ một nữ phạm không đáng chú ý ở trong góc, toàn bộ tử tù khác đều phát ra tiếng gào thét không rõ ý nghĩa.

Trong tiếng gào thét, thân thể đám tử tù bắt đầu chậm rãi tiêu tán...

Trong lòng Bùi Lăng lập tức nghi ngờ, tại sao hệ thống lại bỏ sót một tế phẩm?

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chín cột đá đứng che trời, xiềng xích quấn quanh trên đó điên cuồng kiềm chế, quấn chặt, từng đạo thiên lôi liên miên không ngừng đánh xuống, tử thanh lôi quang sôi trào mãnh liệt như thủy triều, cuối cùng thuận theo xiềng xích, rót vào lòng đất.

Trụ đá chính giữa quảng trường.

Phanh... Phanh... Phanh...

Tiếng vang nặng nề không ngừng truyền ra.

Thời gian giữa từng tiếng va chạm trong lòng đất tăng lên, lực lượng lại đang gia tăng rõ rệt.

Từng vết rách như sợi tóc đang nhanh chóng mở rộng.

Vết nứt nẻ như mạng nhện dần lan tràn đến từng vị trí đại trận...

Cuối cùng!

Theo từng tiếng "răng rắc" khiến người ta sợ hãi run rẩy, trận văn không ngừng ảm đạm cũng không nhịn được nữa, sau khi phát ra một tiếng nứt ra trong trẻo, mặt đất như đúc bằng sắt lập tức chia năm xẻ bảy.

Một bộ quan tài to lớn toàn thần huyết sắc gào thét mà ra!

rầm rầm...

Chín đạo kiếp lôi ngưng tụ trên xiềng xích trói buộc, bị lôi kéo vang động một hồi lâu, đốm lửa nhỏ điện quang không ngừng lấp lóe.

Quan tài tản ra ý cực kỳ tà ác, tối tăm, âm u lạnh lẽo, sau khi đại trận thoát ra từ lòng đất, không hề do dự xông thẳng lên trời!

rầm rầm rầm...

Trên bầu trời như có cảm ứng, kiếp lôi phát ra từng tiếng cuồn cuộn, mấy chục lôi long gầm thét đập xuống.

Điện quang như thiên hà cuốn ngược, trong nháy mắt chiếu khắp ngàn dặm xung quanh!

Lôi đình thật lớn đánh trúng quan tài, bộc phát ra ánh sáng chói mắt rực rỡ!

Quan tài chấn động, xiềng xích điên cuồng quấn quanh, trong tiếng động đáng sợ, Thiên kiếp và quan tài lại đánh thẳng vào nhau, cuối cùng quan tài chậm rãi hạ xuống, lơ lửng giữa không trung, không muốn xông vào trời cao nữa.

Kiếp lôi phát ra tiếng ầm ầm nặng nề, trong giây lát từng đạo điện mãng gào thét mà xuống, hóa thành xiềng xích màu trắng bạc nhỏ bé, bắt đầu phong cấm dày đặc quanh quan tài...

Lúc này, sinh linh tụ tập bên cạnh chín đạo cột đá, dù Nhân tộc hay dị tộc đã vô cùng động đúc, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh càng chen chúc chật như nêm cối.

Những người này như con rối, vẻ mặt ngây ngốc, khuôn mặt trắng bệch ngửa đầu, trong đôi mắt lại không có bất kỳ thần thái gì, nhìn trừng trừng quan tài lơ lửng giữa không trung.

Chương 1281: Khang sư đệ? (1)

Bùi Lăng đứng ở giữa, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, thao túng mấy chục dị tộc bên cạnh đi đến bên trong chín trụ, nhìn phương hướng rõ ràng là muốn tới gần quan tài.

Dị tộc bị điều khiển không hề chống cự chút nào, ngược lại lộ ra vẻ thành kính, mở miệng cầu khẩn: "Thế gian rất nhiều cực khổ, chỉ có 'Yểm' tiên mới có thể cứu thế"

"Bái 'Yểm' tiên, diệt ác thế, đón người mới đến thế..."

"Thế nhân nghiệp chướng nặng nề, không bái 'Yểm' tiên, thế này tất diệt...

Lúc lẩm bẩm, bóng dáng của bọn họ như sương mù bị gió đêm thổi tan, không có chút sức chống cự nào lặng yên tản đi.

Chỉ có điều, tất cả những thứ tản đi chưa từng dung nhập vào trong cơ thể Bùi Lăng, lại đồng loạt lướt lên trên, trong nháy mắt bị quan tài thôn phệ.

Sau khi thôn phệ hết mười mấy tên dị tộc, khí tức quan tài huyết sắc không có thay đổi quá lớn, nhưng màu sắc của nó lại càng tươi đẹp hơn mấy phần.

ầm ầm...

Trên bầu trời, trong bóng tối, lôi thiểm điện minh, vô số rắn mãng di chuyển giữa mây đen, tản ra uy năng kinh khủng khiến người ta sợ hãi, chẳng mấy chốc lại có kiếp lôi ầm vang rơi xuống một trận.

Nhân gian.

Lao ngục.

U ám mơ hồ.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua nhà tù trước mặt, ngoại trừ nữ tù ngồi trong một nơi hẻo lánh, tất cả tử tù đã bị hệ thống dùng để tu luyện.

Lúc này, Trang Thục công chúa giơ tay lên chỉ về phía nhà tù, cẩn thận hỏi: "Yểm" tiên đại nhân, tên tế phẩm kia không hợp tâm ý ngài?"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, khống chế hỏa diễm hóa thành chữ: "Nàng phạm vào chuyện gì?"

Trang Thục công chúa nói: "Giết người, nàng giết rất nhiều rất nhiều người."

Không biết sao, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có nơi nào đó không đúng.

Thấy "Yểm" tiên không tỏ vẻ điều gì, công chúa nói tiếp: "Nếu 'Yểm' tiên không thích tế phẩm này, phàm nữ để người kéo tên nữ tù này ra ngoài chém đầu răn chúng"

"Nữ tù này vốn đã xúc phạm quốc pháp, tội đáng chết vạn lần."

"Bây giờ chưa thể vào mắt 'Yểm' tiên, nên bêu đầu thị chúng để răn đe."

Nghe vậy, Bùi Lăng lại lấy thần niệm đảo qua nữ tù bên trong, không phát hiện có vấn đề gì, nhưng trong lòng luôn thấy lo lắng, nghiêm túc suy nghĩ, lập tức điều khiển hỏa diễm biến hóa thành chữ vân triện: "Nàng có duyên với ta, thả nàng một con đường sống."

Công chúa nghe lời này, sau khi im lặng một lát, nói: "Được."

Dừng một chút, lại nói: "Phàm nữ còn có rất nhiều tế phẩm, muối tiếp tục hiến cho 'Yểm' tiên"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lại có tế phẩm, rất không tệ!

Hắn muốn tiếp tục tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú 1...

Trong phòng giam.

Âm u lạnh lẽo mờ ảo.

Trên mặt đất đắp lên rơm rạ, tản ra mùi hôi ẩm ướt.

Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại từ trong ngơ ngác, đã thấy mình vẫn bị nhốt ở trong lao ngục, Cầu chủ nhân và tên nữ tử phàm nhân vừa rồi đã rời đi.

Tất cả dị tộc trong đại lao đã biến mất không thấy gì nữa.

Đang nghĩ ngợi, tai hổ lông xù của Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên giật giật, nghe được tiếng nói chuyện của hai tên ngục tốt ở cửa đại lao...

"Trong ngục đã trống rỗng, tiếp theo ngươi và ta có thể uống một chung thật tốt!"

"Không, bên trong còn có một nữ tù, công chúa điện hạ phân phó phải giữ lại một mạng cho nàng."

"Thật sao? Vậy thật là đáng tiếc... Thật muốn xem nàng bị chém đầu răn chúng, máu nóng từ trong lồng ngực xông lên trời không, tung tóe toàn trường, nhất định cực kỳ chói lọi!"

"Không sao, điện hạ chỉ nói giữ lại một mạng của nàng, không phân phó chiếu cố khoan dung. Vừa hay đêm nay có thể nếm thử thịt hồ ly, chặt hai cái bắp đùi trước, đủ ăn một bữa"

"Không sai, đi lấy nồi lớn ra, chuẩn bị bó củi, ta đi mài đao một chút..."

Nghe nghe, Ngọc Tuyết Chiếu dần thay đổi sắc mặt.

Nhân gian.

Bùi Lăng đi theo Trang Thục công chúa vào một tòa lao ngục.

Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt hơn những nơi từng đi qua trước đó, ở cửa giáp sĩ san sát, bầu không khí trang nghiêm.

Công chúa dừng chân, giới thiệu với Bùi Lăng: "Đây là ngục giam thuộc địa bàn quản lý của Điển thiêm thự, tù phạm bị giam giữ đều là người ác độc, ít nhất trên tay có trên trăm mạng người."

Thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc này mới phân phó thủ vệ mở cửa.

Hai người đi vào trong ngục.

Âm u lạnh lẽo, lờ mờ, ẩm ướt, mùi thối ngập trời.

Kê Trường Phù và Sở Ma đứng ở một bên, nhìn Quy Hoành Thu rút ra một sợi tóc, loay hoay ổ khóa trước mặt.

Mặc dù tu vi bị phong cấm nhưng bản lĩnh của Quy Hoành Thu rất linh xảo, sợi tóc mảnh khảnh bị nàng thao túng vô cùng khéo léo nhanh chóng ra vào khe hở chật hẹp trong ổ khóa, không ngừng tìm kiếm vị trí cơ quan.

Nhưng sau khi thử rất nhiều lần, cánh cửa trước mặt vẫn lù lù bất động.

"Thiếu giáo chủ, ổ khóa này không mở ra được." Chóp mũi Quy Hoành Thu đã thấm ra mồ hôi lạnh, cuối cùng nàng không còn cách nào ngẩng đầu lên, nói khẽ với Kê Trường Phù.

Chương 1282: Khang sư đệ? (2)

Kê Trường Phù nhíu mày, tình huống khẩn cấp, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách!

Chắc hiện tại Đọa Tiên mộng cảnh vẫn chỉ chuyển hướng sang ác mộng, còn có cơ hội. Chờ đến lúc thật sự trở thành cơn ác mộng, nếu bọn họ còn không thoát khỏi vòng vậy, nhất định dữ nhiều lành ít!

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù trầm giọng nói: "Đã không mở được khóa, vậy nghĩ cách lấy chìa khoá trên người ngục tốt!"

Quy Hoành Thu gật đầu nói: "Chờ chút nữa, nếu ngục tốt tới, ta nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của hắn, Thiếu giáo chủ và Sở sư đệ nhanh chóng ra tay."

Kê Trường Phù đang muốn trả lời, nhưng lúc này gian ngoài truyền đến một trận tiếng vang "rầm rầm", dường như xiềng xích quấn quanh ở nơi xa bị mở ra từng tầng, chợt có tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần.

Thấy thế, ba người Kê Trường Phù lập tức dừng động tác, tập trung đề phòng.

Không lâu sau, hai người đi tới từ trong đường hành lang mờ tối, một nữ tử phàm nhân hoa phục dẫn một bóng người hoàn toàn bị áo bào và mặt nạ che đậy, không nhanh không chậm đi tới.

Nữ tử phàm nhân kia liếc qua thấy ngay, không có gì hiếm lạ, ngược lại bóng người che đậy chặt chẽ kia có khí tức tà ác âm u lạnh lẽo, hàm chứa vẻ cuồng bạo, thực lực khó mà suy đoán, dường như sâu không lường được, chỉ nhìn thoáng qua từ đằng xa đã vô thức cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Ba người ở đây nhìn nhau, sau đó khẽ lắc đầu.

Hai người này rõ ràng không phải ngục tốt.

Không thể mở cửa nhà lao, hiện tại bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi sự thay đổi.

Lại vào lúc này, nữ tử phàm nhân kia đột nhiên mở miệng, giới thiệu: "Những phạm nhân này đều là thứ đại gian đại ác, hình phạt chém đầu cũng được tính là nhân từ với bọn họ."

"Phàm nữ nguyện ý hiến toàn bộ bọn họ cho 'Yểm' tiên đại nhân làm tế phẩm"

Nghe câu nói này, ba người Kê Trường Phù đột nhiên ngẩng đầu!

"Yểm'" tiên?

Là Khang Thiếu Dận sư đệ!

Không đợi ba người suy nghĩ tỉ mỉ, một đạo thần niệm cường đại đến mức làm bọn họ đều run sợ, trong nháy mắt đảo qua tất cả mọi người!

Ba người Kê Trường Phù lập tức tỏ ra ngạc nhiên, ác mộng đã bắt đầu, Khang sư đệ lại còn giữ được lực lượng "Ngoại tiên"? !

Ngay sau đó, bọn họ lại thấy vị "Yểm" tiên kia chỉ một ngón tay, lập tức sinh ra một đạo hỏa diễm tạo thành dòng chữ giữa hư không: "Cực kỳ tốt! Nhóm tế phẩm này, ta rất hài lòng"

Ba người Kê Trường Phù không nhịn được thay đổi sắc mặt!

Sở Ma không hề do dự chút nào, lập tức lên tiếng hô: "Khang sư đệ! Trước đó là ta không đúng, chờ rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, muốn đánh phải phạt mặc cho sư đệ xử trí, nhờ sư đệ nể tình trưởng bối hai nhà chúng ta thân thiết, đại nhân không chấp tiểu nhân! Ta nguyện ý đưa lô đỉnh nhận lỗi với ngươi!"

Quy Hoành Thu cũng vội vàng nói: "Sư đệ đừng xúc động, tất cả mọi người là đồng môn thủ túc, cần gì tự giết lẫn nhau như thế?

Có lời gì không bằng cứ nói thật tốt... Hiện tại thả ta rời đi, ta nguyện ý làm lô đỉnh cho ngươi, mặc cho ngươi thải bổ bất cứ lúc nào!"

Kê Trưởng Phù cũng cảm nhận được sự nguy hiểm lớn lao, dường như từ nơi sâu xa có thanh kiếm sắc bén treo cao trên đỉnh đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Nhưng hắn ta cũng không nói cái gì, ánh mắt nhìn Trang Thục công chúa.

So với sự khác thường của Khang sư đệ, tên thiếu nữ phàm nhân thoạt nhìn không có chút tu vi nào kia càng không thích hợp!

Ngay sau đó, ánh mắt "Khang Thiếu Dận" xuyên qua cửa lao tù, như thực chất rơi vào ba người bọn họ.

Trang Thục công chúa chú ý tới, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Ba tên tử tù này đều là loại người tội ác ngập trời."

"Bọn chúng cướp giật, việc ác bất tận, tội đáng chết vạn lần, có thể trở thành tế phẩm của 'Yểm' tiên, là vinh quang lớn lao của bọn họ."

Ánh mắt Kê Trường Phù lấp lóe, đánh giá hai người trong đường hành lang, vẫn không nói một chữ nào.

Lúc này, nhìn qua trong phòng giam, hai tên tử tù vẫn không ngừng gào thét, còn đang nắm hàng rào cuồng loạn lay động với mình, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, quả nhiên đều là loại người tội ác tày trời, đã bị giam vào đại lao, còn sống chết không biết hối cải, tính tình bạo ngược như thế.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đang muốn thi triển [Hoặc Hồn thần thông 1, đã thấy công chúa đột nhiên quay đầu gọi mấy tên ngục tốt vào, phân phó: "Hai tử tù này nói to làm ồn ào quá nhiều, ảnh hưởng sự yên tĩnh nơi đây, các ngươi đi vào, để bọn họ hiểu chút quy củ."

Mấy tên ngục tốt kia vội vàng hành lễ: "Vâng!"

Chợt bước nhanh đến phía trước, sau khi mở nhà tù ra, xòe ra bàn tay kích cỡ tương đương quạt hương bồ, cứ như diều hâu vồ gà con, hời hợt đè xuống Quy Hoành Thu và Sở Ma muốn giãy giụa, sau đó một ngục tốt rút ra một khối thiết bài đặc chế từ trong dây lưng phía sau.

Chỉ thấy sau khi "Khang Thiếu Dận" nghe xong khẽ gật đầu, hàng chữ giữa không trung biến hóa: "Ta đang cần loại tế phẩm này:

Nhìn thấy hàng chữ này, sắc mặt Quy Hoành Thu và Sở Ma lập tức trắng bệch, hai người vội vàng tiếp tục lên tiếng cầu xin tha thứ.

Sở Ma vội vàng nói: "Khang sư đệ! Ta bằng lòng giao ra tất cả lô đỉnh, đạo lữ, tài nguyên, truyền thừa của ta, chỉ cầu sư đệ giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng!"

Chương 1283: Tế phẩm này không được

Quy Hoành Thu cũng lập tức nói: "Sư đệ! Nếu sư đệ cảm thấy sư tỷ chỉ là liễu yếu đào tơ, không xứng hầu hạ ngươi, xưa nay sư tỷ cũng có qua lại với đám sư tỷ muội trong tông. Sư đệ nhìn trúng ai, sư tỷ đảm bảo giúp ngươi lấy tới tay, mặc kệ là đạo lữ hay lô đỉnh, đều không đáng kể!"

"Ngươi còn nhớ rõ đôi hoa tỷ muội dưới gối sư thúc ngươi không?

Nghe nói sư đệ nhiều lần nhìn trộm hai vị sư muội kia, còn bởi vậy bị sư thúc quát lớn... Chỉ cần ta còn sống về tông, ta đảm bảo chưa tới ba ngày, không, trong vòng một ngày sẽ đưa bọn họ đến trước mặt sư đệ, mặc cho sư đệ xử trí!"

Thiết bài kia rộng khoảng hai tấc như thước dài, toàn thân đen nhánh, một mặt trong đó điêu khắc lít nha lít nhít gai nhọn.

Ngục tốt vung thiết bài lên, không hề chậm trễ hung hăng vỗ vào mặt Quy Hoành Thu và Sở Ma!

Ba ba ba ba ba...

Tiếng vỗ trong treo vang dội quanh quẩn trong lao ngục, cũng không biết liên tục vỗ bao nhiêu cái, trên mặt hai người đã sưng tấy không còn hình dáng, máu tươi chảy ngang, hoàn toàn thay đổi, cũng không thể phun ra nửa chữ.

Bùi Lăng nhíu mày, hắn lại cảm thấy tình huống hơi kỳ quái.

Dường như phát hiện điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn vào góc hẻo lánh sau lưng hai người!

Tên tử tù thứ ba trong căn phòng giam này khác với hai tên tù phạm vừa bị vả miệng, tên tử tù này yên tĩnh đến bất ngờ, từ đầu đến cuối không nói một lời, lại tránh thoát hình phạt đang tiến hành.

Lúc này, tử tù kia nhanh chóng dùng ngón tay khua khoắng viết cái gì đó trên không trung.

Bùi Lăng phân biệt một chút, chợt khẽ giật mình.

Tử tù kia khoa tay, rõ ràng là một hàng chữ: "Đây là ác mộng, Khang sư đệ, giết ta, ngươi cũng phải chết!"

Hỏa diễm giữa không trung lập tức biến ảo một trận, nhanh chóng tạo thành một hàng chữ mới: "Ngươi là ai?"

Trong phòng giam, trong lòng Kê Trường Phù lập tức vui mừng, hắn ta suy đoán không sai!

Hiện tại thứ thật sự có vấn đề không phải Khang sư đệ, mà là thiếu nữ phàm nhân bên cạnh đối phương!

Hắn ta vội vàng lại dùng ngón tay khua khoáng trên không trung:

"Ta là Kê Trường Phù."

Kê Trường Phù? !

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, tên tử tù trong tầm mắt của hắn, dù nhìn thế nào cũng không liên quan đến Kê Trường Phù.

Lúc này, Trang Thục công chúa bên cạnh đột nhiên mở miệng:

Yểm' tiên đại nhân, đã dạy tốt quy củ cho tù phạm, kính xin đại nhân lập tức tiếp thu tế phẩm"

"Tiếp theo, phàm nữ còn có tế phẩm khác chờ 'Yểm' tiên đại nhân hưởng dụng"

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, tản đi hàng chữ hỏa diễm giữa không trung, sau đó đưa tay chỉ Kê Trường Phù, trực tiếp mỡ miệng nói: "Tế phẩm này không được, ta không muốn"

Hắn chỉ mở miệng bình thường, nhưng trong tiếng nói lại tràn đầy lực lượng hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo, tà ác, sa đọa!

Nghe vậy, công chúa vẫn nhã nhặn gật đầu nói: "Tử tù này nhiều lần xúc phạm quốc pháp, nghiệp chướng nặng nề, 'Yểm' tiên đã không lấy, người tới, kéo nó ra ngoài, lập tức chém đầu răn chúng!"

Bùi Lăng lập tức như rớt vào hầm băng!

Toàn bộ lao ngục, toàn bộ sinh linh đều nghe được giọng nói của hắn, nhưng tất cả vẫn như thường.

Mặc kệ là công chúa nhìn như phàm nhân bên cạnh hay tù phạm trong từng gian phòng giam, đều không có bất kỳ biến hóa hoặc khác thường nào!

Lúc này, hai tên ngục tốt lập tức tiến lên, thoải mái giữ chặt Kê Trưởng Phù, sau đó trực tiếp giải ra bên ngoài, hiển nhiên là phải lập tức kéo ra ngoài chém đầu.

Kê Trường Phù vẫn tập trung sự chú ý ở trên người "Khang Thiếu Dận", thấy hắn không có ý ra tay, không khỏi trong lòng chắc chắn.

Hiện tại tu vi của hắn ta bị phong ấn, nếu Khang sư đệ thật sự muốn coi hắn ta như tế phẩm, hắn ta chắc chắn phải chết!

Nhưng chỉ cần Khang sư đệ không ra tay, vậy sẽ có cơ hội thoát thân.

Thế là, hắn ta không nói tiếng nào mặc cho ngục tốt kéo hắn ta ra ngoài...

Lúc này, công chúa còn nói thêm; "Kính xin 'Yểm' tiên đại nhân tiếp nhận tế phẩm."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, sau đó nói ở trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Sát đao pháp] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Huyết Sát đao pháp] cần tinh huyết tu sĩ...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu tinh huyết tu sĩ, hệ thống tặng miễn phí hai tên tu sĩ Kết Đan cùng một số dị tộc..."

Trong chớp mắt thân thể mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng lập tức thấy mình bị hệ thống điều khiển, gọi ra Cửu Phách Đao, một đao chém tới hai tên tử tù trước người!

Bởi vì nơi này là thế giới mộng cảnh, Cửu Phách đao linh yên lặng nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hệ thống tu luyện [Huyết Sát đao pháp].

Phốc!

Máu tươi bắn ra, huyết nhục nở rộ!

Trên mặt hai người Quy Hoành Thu và Sở Ma vô cùng ngạc nhiên, không cam lòng ngã xuống.

Tinh huyết bị rút thành một lớp sương mù mồng, khéo léo nhảy lên, quấn quanh cánh tay trái Bùi Lăng, thi thể nhanh chóng mất nước thành thây khô.

Phanh.

Chương 1284: Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi (1)

Sự chấn động khi rơi xuống đất khiến thi thể hai người hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt ngay tại chỗ!

Huyết sát chỉ khí quanh người Bùi Lăng đại thịnh, huyết vụ yên lặng quấn quanh Cửu Phách Đao càng tăng hung uy.

Giết hai người này, Bùi Lăng lại bị hệ thống điều khiển, triển khai giết chóc với tử tù khác trong đại lao...

Xoạt xoạt xoạt...

Trong chốc lát, tiếng kêu rền vang lên xung quanh, đao quang trùng điệp, máu chảy thành sông.

Huyết tỉnh chỉ khí nhanh chóng tràn ngập!

Huyết quang quanh người Bùi Lăng càng lúc càng nồng nặc như thực chất.

Trong lòng Bùi Lăng dần trầm xuống, hệ thống đưa tặng hai vị Kết Đan, tất nhiên là Quy Hoành Thu và Sở Ma!

Hai người này đã làm rất nhiều việc đốt giết, trên đường đi cũng không quá thân thiện với hắn, bị hệ thống dùng để tu luyện, hắn cũng không cảm thấy băn khoăn. Còn những dị tộc khác, chắc chắn là những Nguyên tiên trong thế giới mộng cảnh này!

Chỉ có điều, ở trong tầm mắt của hắn, tất cả những tế phẩm này đều là tù phạm Nhân tộc.

Cho dù đang trong trạng thái hệ thống uỷ thác, hắn cũng không nhìn ra chút mánh khóe nào.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Tiếng kêu rên dân suy yếu, chẳng mấy chốc toàn bộ nhà tù quay về yên tĩnh.

Tất cả tử tù đã bị Bùi Lăng tàn sát sạch sẽ.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Thân thể khôi phục quyền khống chế, Bùi Lăng lập tức thu hồi Cửu Phách Đao.

Lúc này, Trang Thục công chúa mở miệng: "Phàm nữ còn có tế phẩm muốn tiếp tục hiến cho 'Yểm' tiên, kính xin 'Yểm' tiên đi theo phàm nữ"

"Được."

Bùi Lăng đồng ý, hai người nhanh chóng rời khỏi đại lao.

Thủy lao.

Vũng nước đục ngầu, dinh dính tanh hôi, tản ra mùi hương cực kỳ cổ quái khác thường.

Vách tường xung quanh có rêu xanh mọc lan tràn, màu sắc của những rêu xanh kia tuyệt đối không phải màu xanh biếc ở ngoại giới, mà là tối tăm gần như màu xanh sẫm, lộ ra vẻ bẩn thỉu như rửa thế nào cũng không thể rửa sạch sẽ.

Vô số du diên, con rết, con sên di chuyển trong đó.

Ninh Vô Dạ bị xích sắt quấn quanh, trói buộc trên giá gỗ dựng ở trong nước, cách đó không xa, ngục tốt cẩn thận nướng xong một cái bàn ủi, dùng kẹp để kẹp lên, đưa đến gần khuôn mặt hắn ta.

"Oắt con, còn muốn tỏ về xương cứng?"

"Lão tử thích nhất cái loại xương cứng như các ngươi, đập ra từng cây rồi nghiền nát, sau đó cầm đi cho chó ăn!"

"Hiện tại lão tử làm mấy ký hiệu cho ngươi trước."

"Đợi lát nữa, sẽ chậm rãi lột bỏ bộ da này của ngươi..."

Ninh Vô Dạ không nói một lời, lạnh lùng nhìn tên ngục tốt này, không có bất kỳ ý tứ tránh né gì.

Xì xì xì...

Bàn ủi đột nhiên đè vào trên hai gò má hắn ta, tu vi bị phong ấn, lúc này Ninh Vô Dạ như phàm nhân, bàn ủi chạm đến khuôn mặt lập tức phát ra tiếng thịt nướng.

Một luồng hơi khói khét lẹt đột nhiên bốc lên.

Lập tức truyền đến cảm giác đau đớn đến tận tim!

Ninh Vô Dạ vô thức kéo căng cơ bắp trên hai gò má, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, không rên một tiếng.

Ngục tốt quan sát hắn ta, một lát sau vẻ mặt thất vọng lấy bàn ủi ra.

Xoạt.

Bởi vì động tác quá nhanh, bàn ủi kéo xuống một khoảng da thịt từ trên mặt Ninh Vô Dạ.

Máu tươi lập tức chảy ra.

Trên trán Ninh Vô Dạ nổi gân xanh, mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống, hắn ta hít thở dồn dập, Đọa Tiên ác mộng không chỉ phong ấn tu vi, hơn cảm giác đau bị phóng đại không chỉ gấp trăm lần!

Ngục tốt đặt bàn ủi qua một bên, lại lấy ra một cái bàn chải làm bằng sắt, cười gằn nói: "Ở thủy lao lâu như vậy, cảm giác không dễ chịu nhỉ?"

"Đừng nóng vội, đợi lát nữa lão tử sẽ rửa sạch cho ngươi."

"Để ngươi sạch sẽ lên đường."

Nói xong, liền đi tới bên cạnh một cái lò đất, bắt đầu nấu nước.

Ninh Vô Dạ cố nén cảm giác đau đớn, rất suy yếu hỏi: "Rốt cuộc ta đã phạm vào chuyện gì, vì sao ngươi nghiêm hình tra tấn như thế?"

Hiện tại tu vi của hắn ta bị phong ấn, tay chân đều bị xích sắt trói buộc, muốn thoát khỏi giam cầm, chỉ có thể ra tay từ tên ngục tốt trước mặt. Hiện tại, phải cố hết sức thu thập nhiều tin tức.

Ngục tốt nghe vậy đột nhiên xoay người lại, nổi giận nói: "Bớt giả ngu với lão tử đi! Rốt cuộc ngươi bị ai sai khiến, dám can đảm hạ độc Diệp khôi thủ? !"

Diệp khôi thủ?

Diệp Huy!

Trong lòng Ninh Vô Dạ giật mình, lập tức nhận ra mình không chỉ đi tới nhân gian, hơn nữa còn bị đệ tử của mình nhốt lại.

Không đợi hắn ta suy nghĩ nhiều, ngục tốt đã múc nước sôi lên, giội xuống người hắn ta.

Ninh Vô Dạ không nói một lời, cơ thể lại như cá bị đặt trên thớt, đột nhiên co rút lại.

Ngục tốt hài lòng nhìn chỗ bị nước sôi giội xuống, giơ bàn chải sắt lên, hung hăng chà xuống. Lập tức, chỗ vừa bị phỏng đã máu thịt be bét!

Không cho Ninh Vô Dạ cơ hội thở dốc, tiếp theo ngục tốt vừa giội nước sôi, vừa dùng bàn chải sắt tỉ mỉ mài nhục thể của hắn ta.

Từng sợi huyết nhục rơi vào trong nước, chẳng mấy chốc vũng nước đọng nở rộ từng sợi từng sợi huyết hoa.

Vốn dĩ đã có mùi vị khác thường, lại thêm mấy phần mùi máu tanh...

Chương 1285: Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi (2)

Bắp thịt cả người Ninh Vô Dạ co rúm, đổ mồ hôi như mưa, hàm dưới cắn thật chặt, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, từ đầu đến cuối, ngoại trừ câu hỏi thăm vừa rồi thì không phát ra bất kỳ tiếng động gì.

Sau một lúc lâu, hình phạt tắm rửa đã kết thúc, ngục tốt tỏ vẻ thất vọng, xương cốt của tiểu tử này quá cứng, đến bây giờ cũng không chịu nói, xem ra vẫn là hình phạt quá nhẹ, lại tăng mức độ lên chút nữa.

Nghĩ vậy, ngục tốt lấy ra một bộ hình cụ mới...

Tiên Mẫu đường.

Trong một tòa phủ đệ xa hoa.

Rèm châu trướng thêu, gấm chiên trải đất, trong lò Toan Nghê có một cột khói xanh lượn lờ phun ra, mùi An tức hương tràn ngập cả phòng.

Chung Quỳ Việt Cức bị tùy ý đặt ở trên mép giường, mẫu thân nửa dựa vào gối gấm, vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía hắn ta.

Tiếng bước chân của phụ nhân hoa phục kia đã dần đi xa.

Nàng đang đi lấy đao!

Trong lòng Chung Quỳ Việt Cức hơi trầm xuống, không thể chờ đối phương trở về!

Nghĩ tới đây, hắn ta nhân lúc sinh mẫu của thân thể này không để ý, đột nhiên xoay người một cái rơi xuống dưới giường.

Thông thường, anh hài vừa ra đời còn không có cả sức lực xoay người, nhưng có lẽ là vì sinh mẫu của thân thể này rất chăm chỉ cung phụng "Việt" tiên, dòng dõi sinh ra càng cường tráng hơn hài tử bình thường. Hơn nữa, là Thái tử Lưu Lam hoàng triều, Chung Quỳ Việt Cức khống chế lực lượng cực kỳ tinh diệu.

Sau khi hắn ta lăn xuống gầm giường, hơi thích ứng với thân thể này, không rảnh quan tâm bây giờ thân thể đang trần truồng, lập tức bỏ chạy ra ngoài cửa!

Sinh mẫu giật mình, chợt hô lớn: "Người tới! Con ta... Nữ nhi của ta chạy trốn!"

"Người đâu nhanh tới!"

"Nhanh! !"

Tiếng hô the thé của phụ nhân nhanh chóng truyền ra ngoài, trong giây lát rất nhiều nô bộc cùng nhau chen vào, vẻ mặt hoảng loạn nghe lệnh.

Chẳng mấy chốc, bọn họ nghe theo phân phó của chủ mẫu, đóng toàn bộ cửa sổ trong phủ đệ.

Ngay cả cống rãnh dùng để thoát nước trong vườn hoa cũng bị ngăn chặn tất cả.

Sau đó bắt đầu điều tra từng tấc.

Chung Quỳ Việt Cức chưa quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, sau khi chuồn ra khỏi phòng sinh, tránh tiếng người, rẽ trái lượn phải, trốn đến phía dưới một tủ treo quần áo của gian phòng nào đó.

Sau khi trốn kỹ, từng cảm giác suy yếu lập tức lóe lên trong đầu, chỉ cảm thấy di chuyển một ngón tay cũng vô cùng gian nan.

Dù sao thân thể này của hắn ta vừa ra đời, lực lượng yếu ớt, có thể chạy đến nơi đây đã là thiên phú dị bẩm, lại có ý chí kiên định.

Đúng vào lúc này, Chung Quỳ Việt Cức chợt nghe "kẹt kẹt" một tiếng, cửa mở ra.

Từ góc độ của hắn ta nhìn lại, một đôi giày thêu đỏ chót đá văng từng lớp váy nền đỏ hoa văn hoa lá quấn quanh, nhẹ nhàng bước qua cánh cửa, đi đến.

Chợt, trong phòng vang lên tiếng nói của phụ nhân đi lấy đao trước đó, nàng vừa tìm kiếm khắp nơi vừa nói: "Tiểu thư, đừng lẩn trốn nữa, ra đi, chúng ta cũng vì tốt cho ngươi."

"Nhanh ra nào, chúng ta phải bỏ đi một thứ dư thừa trên người tiểu thư:

"Yên tâm... Không đau chút nào..."

"Chỉ có bỏ đi vật kia, sau này tiểu thư mới có cuộc sống dễ chịu..."

"Chủ mẫu là mẫu thân của tiểu thư, chẳng lẽ mẫu thân còn làm hại tiểu thư?"

"Ngươi căn bản không biết, chủ mẫu tốt với ngươi bao nhiêu..."

Lúc nói chuyện, nàng cách chỗ Chung Quy Việt Cức đang trốn càng ngày càng gần, dao phay trong tay đen sì, chỉ lưỡi dao trắng như tuyết đang lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo theo bước đi của nàng.

Bỗng nhiên, phụ nhân dừng chân, cười khanh khách: "Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi..."

Lao ngục.

Trong nhà tù trống rỗng, một mình Ngọc Tuyết Chiếu cuộn mình trong góc, dựa lưng vào vách tường.

Gian ngoài, hai tên ngục tốt đang bận rộn đến khí thế ngất trời, một cái nồi lớn cao cỡ nửa người bị treo lên, đổ vào từng thùng nước sạch.

Trong một cái nồi nhỏ bé ở bên cạnh, từng bó lớn hương liệu đi ném vào, được xào xèo xèo tản ra hương thơm.

Xoẹt xoẹt Xoẹt... Tiếng mài đao vang lên.

Chẳng mấy chốc, một tên ngục tốt trong đó nói: "Đã xào kỹ hồi hương, nước cũng sắp sôi, sắp làm thịt được rồi."

Một tên ngục tốt khác nói: "Đao của ta cũng sắp mài xong, có thể đi cắt thịt"

Ngọc Tuyết Chiếu nghiêm túc nghe, đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi híp lại.

Bên ngoài nhà tù, trong đường hành lang hẹp dài vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Chẳng mấy chốc, một ngục tốt khôi ngô cao lớn, mặt mũi đây dữ tợn xuất hiện ở cửa ra vào, hắn ta lấy xuống một nhóm lớn chìa khoá từ bên hông, bắt đầu chọn lựa.

Không lâu sau, cửa nhà lao mở ra, ngục tốt giơ một thanh trường đao sáng như tuyết lên, cười gằn đi đến.

Ngọc Tuyết Chiếu yên tĩnh nhìn hắn ta, đợi hắn ta đi tới gần mới đột nhiên nắm một vốc tro bụi trên mặt đất lên, ném vào mắt hắn ta!

Ngục tốt vô thức đưa tay bảo vệ khuôn mặt.

Nhân cơ hội này, thân hình Ngọc Tuyết Chiếu bắn nhanh ra như điện!

Nàng là yêu thú hóa hình, bẩm sinh đã nhanh nhẹn hơn Nhân tộc, hơn nữa còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều! Dù lúc này tu vi bị phong ấn, tốc độ lại không chậm chút nào.

Trong nháy mắt đã xông ra khỏi nhà tù!

Ngục tốt cầm đao lập tức hô: "Chặn nàng lại!"

Đồng bạn của hắn ta vừa đổ hồi hương được xào kỹ vào trong nước sôi, nghe vậy đứng lên.

Chương 1286: Vượt ngục

Còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Tuyết Chiếu đã vọt tới trước mặt hắn ta, một cước đá văng nồi lớn ra, nước sôi đầy bên trong lập tức đổ vào người tên ngục tốt kia, làm hắn ta bị bỏng đến da tróc thịt bong, liên tục kêu thảm.

Không hề do dự chút nào, Ngọc Tuyết Chiếu một phát lấy chùm chìa khóa treo ở bên hông hắn ta, tăng thêm tốc độ lao tới cửa chính lao ngục.

Lúc này cửa lớn đã đóng chặt lại, kín kẽ như sắt lỏng đúc thành.

Ngọc Tuyết Chiếu đẩy ra, phát hiện nó đã bị khóa lại, nàng vội vàng nhanh chóng tìm được chìa khoá tương ứng.

"Dừng lại"

"Hồ ly chết tiệt, lão tử thay đổi chủ ý, không chỉ cần hai chân của ngươi, lão tử muốn nấu cả người ngươi!"

"Hồ ly đáng chết, giết nàng! Lấy lòng nàng nhắm rượu!"

"Chờ chút nữa bắt được, đánh gãy bốn chân nàng trước..."

Trong đường hành lang sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng quát mắng của ngục tốt, bọn họ đã đuổi tới!

Nhưng cắm từng chìa khoá vào ổ khóa căn bản không hề khớp nhau, trong lòng Ngọc Tuyết Chiếu vô cùng lo lắng, ngay lúc hai tên ngục tốt sắp đuổi tới cửa, cuối cùng nàng đã tìm được chìa khoá tương ứng, cửa mở ra.

Mới chỉ mở ra một khe hở, Ngọc Tuyết Chiếu đã lách người chạy ra ngoài.

Bên ngoài giáp sĩ san sát, tất cả đều là thủ vệ.

Thấy có tù phạm chạy trốn, lập tức chấp đao cầm thương đuổi theo.

"Bắt lấy nàng!"

"Đừng để nàng chạy trốn!"

"Ngông cuồng to gan, dám vượt ngục giữa ban ngày ban mặt, đợi lát nữa bắt được, nhất định phải da lột nàng, treo ở trên cột cờ thị chúng, răn đe!"

"Ta muốn ăn nàng thịt!"

"Giết nàng! Dùng máu của nàng ủ rượu!"

Trong tiếng hò hét, từng mũi tên không ngừng phóng tới từ phía sau, thỉnh thoảng có tiếng gió rít gào, một mũi tên phá không mà tới, gần như lướt sát qua bên gò má Ngọc Tuyết Chiếu: "cạch"

một tiếng cắm thật sâu xuống mặt đất.

Trong lòng Ngọc Tuyết Chiếu sợ hãi, trong tầm mắt là đường phố thành trì xa lạ, nàng không rảnh suy nghĩ chỉ có thể cố hết sức chạy đến nơi xa.

Sau khi tu vi bị phong cấm, thể lực có hạn càng chạy càng mệt mỏi, tiếng la giết sau lưng lại như bóng với hình, thậm chí càng ngày càng gần, dường như sắp đuổi kịp nàng, sau đó bắt nàng rút gần lột da, mổ ngực phá bụng, bêu đầu thị chúng...

Ngọc Tuyết Chiếu không dám quay đầu, không dám dừng lại, đột nhiên nàng thấy phía trước có một con sông lớn, nước sông cuồn cuộn không thấy bờ, hai bên bờ đầy lau sậy, vô số chim nước liệng bay.

Không rảnh suy nghĩ nhiều, Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng tăng thêm tốc độ tiến vào trong bụi lau sậy, tiếp theo dùng những thảm thực vật rậm rạp này để che chắn, lội đến chỗ nước sâu, sau đó nhảy xuống nước, một hơi lặn xuống tận đáy nước.

Ngay sau đó, ngục tốt và thủ vệ đuổi tới bên bờ, rối rít dừng bước nhìn quanh hai bên.

"Tù phạm kia đâu? Đi đâu rồi?"

"Chắc chắn nàng đang trốn gần đây, trốn không thoát đâu!

Chúng ta chia ra lục soát!"

"Tốt! Chúng ta qua bên kia, các ngươi đi hướng ngược lại, hôm nay nhất định phải bắt nàng về cho vào nồi."

Chẳng mấy chốc bọn họ đã sắp xếp xong, nhanh chóng tản đi.

Thấy ngục tốt và thủ vệ đều lục soát dọc theo bờ sông, không có ý xuống nước, Ngọc Tuyết Chiếu thầm thở phào nhưng cũng không dám nổi lên mặt nước.

Nàng hơi phân biệt phương hướng ở dưới đáy nước, nhanh chóng lặn về phía xa, nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đáng chết này!

Ngọc Tuyết Chiếu cứ bơi tiếp, đáy sông vốn rộng lớn lại trở nên càng ngày càng chật hẹp, thậm chí tư thế bơi lội của nàng cũng chịu hạn chế cực lớn. Sau khi kiên trì một lát, nàng không nín thở được, cũng chẳng biết tại sao nhiệt độ của nước sông trở nên càng ngày càng nóng.

Xem chừng mình đã bơi ra khỏi phạm vi truy đuổi của ngục tốt, Ngọc Tuyết Chiếu không nhịn được nổi lên mặt nước, muốn hít thở không khí.

Ngay sau đó nàng phát hiện mình nằm trong một cái nồi lớn đỏ chót!

Mùi hương liệu đập vào mặt, khiến nàng bị sặc vô thức hắt hơi một cái.

Trong nồi nước đã sắp sôi rồi.

Bên cạnh nồi lớn, hai tên ngục tốt đang cười gằn nhìn nàng.

Nơi này vẫn là nhà tù!

Phố dài.

Xe tù đi trên đường, trong xe là Kê Trường Phù tóc tai bù xù, mang xích chân thêm xích tay, sau lưng cắm thẻ trắng, trên thẻ trắng viết lít nhít từng chữ nhỏ như con ruồi, ghi lại tội của hắn ta. Xe tù bị một đội sĩ tốt áp giải, bị lê dân bên đường chỉ trỏ, lung la lung lay đi về phía chợ bán thức ăn.

Sĩ tốt đi phía trước đội ngũ cầm một cái đồng la trong tay, mỗi lần đi mấy bước lại gõ thật mạnh, cao giọng tuyên bố: "Hiện có phạm nhân 'Phừ xúc phạm quốc pháp, tội đáng chết vạn lần!

Phụng mệnh Trang Thục công chúa điện hạ, nghiêm tra thân phận của hắn, áp giải lên đạo trường, chém đầu thị chúng, răn đe!"

"Hiện có phạm nhân 'Phừ..."

Theo tiếng hô to của hắn ta, càng ngày càng có nhiều lê dân nghe thấy, bị hấp dẫn, bỏ việc trên tay xuống, đi đến phố dài vây xem.

"Đây chính là phạm nhân 'Phừ?"

"Nghe nói hắn giết rất nhiều rất nhiều người... Là kẻ ác tội ác tày trời...

"Cuối cùng quan phủ đã bắt hắn lại rồi? Đây thật sự quá tốt!"

"Theo ta thấy, chỉ chém đầu có phải quá nhẹ nhàng với hắn rồi không? Loại kẻ ác này, dù thế nào cũng nên lăng trì mới đúng..."

"Lăng trì quá cũ rồi, đã sớm nhìn chán, ta nghe nói có một loại mới hình phạt, đặt chân kẻ tàn ác này ở giữa hai tấm ván gỗ dày, dùng dây thừng buộc chặt lại, sau đó tại dây thừng ở giữa, dùng chùy đánh xuống từng cái định gỗ"

Chương 1287: Chém đầu ở cửa chợ bán đồ ăn (1)

"Mỗi khi đánh vào một cái đinh gỗ, xương ống chân của kẻ tàn ác sẽ bị vỡ nát. Đao phủ có chút kinh nghiệm, ít nhất phải đánh xuống mười hai cái đinh gỗ... Chờ đến lúc đó phá hủy tấm ván gỗ, mảnh vỡ xương cốt như được chứa trong một cái túi lỏng lẻo..."

"Cái này quá chậm, ta cũng biết một loại hình phạt, dùng gai đâm vào cốc đạo của kẻ tàn ác, đâm xuyên qua trong miệng hắn. Loại tình huống này, kẻ ác sẽ không chết ngay, có thể sống cả ngày đấy. Ném hắn bò ở trong bùn nhão, chúng ta lại đặt hài tử ở bên cạnh nhìn xem, cũng coi như tìm thú vui cho bọn chúng."

"Vẫn chậm qua, không bằng dùng cưa đi. Treo ngược kẻ tàn ác lên, sau đó cưa thành hai nửa..."

Kê Trường Phù mặt không thay đổi nghe hết, ánh mắt hơi lóe lên, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Đột nhiên một túm rau quả nát đập thẳng vào mặt, bắn đầy mặt đây cổ hắn ta, vẻ mặt lê dân ném rau quả tự nhiên, lại tiếp tục lấy ra nửa củ khoai tây hư thối từ trong giỏ thức ăn, tiếp tục ném về phía xe tù, vừa nói chuyện với láng giềng bên cạnh: "Ta đang muốn trở về cho heo ăn, lại gặp chuyện như vậy... Kẻ ác này làm xằng làm bậy, việc ác từng đống, cũng có ngày hôm nay, đáng lắm!"

"Ngươi còn chưa cho heo xuất chuồng? Sáng nay đi ngang qua cửa hàng thịt heo Phiền Ký, thấy bên trong không có người, còn tưởng đã đến nhà ngươi thu heo."

"Không có, sáng nay hắn thu heo của lão Tống gia, nói hai ngày nữa lại đến nhà ta..."

Xe tù nhanh chóng đến cửa chợ bán thức ăn, hai tên ngục tốt tiến lên, mở xe chở tù ra, động tác thô bạo lôi Kê Trường Phù xuống.

Vào lúc này, trong mấy cửa hàng bán đồ ăn ở gần đó, có một người cầm theo hộp cơm vội vàng đi ra, chạy lên đặt trước mặt Kê Trường Phù.

Ngục tốt xô đẩy, cởi xiềng tay và xiềng chân cho Kê Trường Phù, thô bạo nói: "Ăn đi, ăn xong bữa cơm chặt đầu này, mấy anh em ta sẽ hầu hạ ngươi lên đường!"

Kê Trường Phù hoạt động tay chân, khom người mở một hộp cơm trong đó ra, chỉ thấy bên trong sẵn sàng thịt rượu nóng hôi hổi, trên mấy cái bánh bao tuyết trắng còn điểm một chấm đỏ.

Hắn ta chậm rãi nhấc hộp cơm lên, đột nhiên đập về phía một tên ngục tốt trong đó, cùng lúc đó nhanh chân bỏ chạy, chạy thẳng đến cửa hàng thịt heo Phiền Ký vừa đi ngang qua!

Những ngục tốt thấy thế hoảng sợ, sau đó hô to: "Bắt hắn lại!"

"Tử tù vượt ngục... Đừng để hắn chạy!"

"Nhanh! Nhanh bắt hắn lại!"

Thấy những ngục tốt cùng nhau tiến lên, đuổi theo không bỏ, thậm chí có người gần như đã có thể đưa tay bắt được góc áo của mình, Kê Trường Phù thuận tay nắm lấy môt cây đao giết heo từ trên sạp thịt heo, trực tiếp chém về phía đối phương!

Phốc!

Cổ ngục tốt kia lập tức bị cắt ra một lỗ hổng khổng lồ, máu tươi chảy ra, cả người lảo đảo mấy bước chợt ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, thấy gần chết đã không đi được nữa.

Đám người thấy tình cảnh này không khỏi xôn xao, toàn bộ chợ bán thức ăn như nồi cháo nấu sôi, thoáng chốc đại loạn, tiếng kêu "giết người": "giết người" vang lên khắp nơi.

Kê Trường Phù không quan tâm, nắm chặt thời gian bỏ chạy ra ngoài, hiện tại hắn ta không có tu vi, đấu không lại những ngục tốt và thủ vệ kia, thậm chí nếu lê dân bình thường cùng vây quanh, cũng có thể bắt hắn ta lại, nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này!

Nếu không, một khi bị chém đầu trong Đọa Tiên cơn ác mộng, hắn ta sẽ chết thật!

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù xách ngược đao mổ heo, lưỡi đao nhỏ xuống vết máu dọa sợ vô số người muốn ngăn cản hắn ta phải lùi lại, nhân cơ hội này hắn ta vội vàng xông ra khỏi chợ bán thức ăn, thấy một thớt tuấn mã màu tạp bị buộc ở ven đường, không nói hai lời lập tức tiến lên, một đao chặt đứt dây cương, xoay người lên ngựa, xoay đầu chạy ra dã ngoại.

Lẹt xẹt... Lẹt xẹt... Lẹt xẹt...

Trên đường dài vang lên tiếng vó ngựa gấp rút, càn quét mà qua.

Cũng may cửa thành còn chưa biết chuyện xảy ra ở chợ bán thức ăn, Kê Trường Phù thuận lợi chạy ra khỏi thành trì, một hơi đến nơi cách đó mười dặm, thấy sau lưng không có bất kỳ người nào đuổi theo cũng không hề thả lỏng chút nào, nơi này là Đọa Tiên mộng cảnh, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì!

Đang nghĩ ngợi, Kê Trường Phù đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mí mắt không khống chế nổi khép lại.

Loại mệt mỏi không thể ngăn cản này như chỉ trong nháy mắt, hắn ta đột nhiên bừng tỉnh, lúc lại mở hai mắt ra, đã thấy mình đang quỳ gối ở cửa chợ bán thức ăn, bên cạnh là đao phủ cầm một thanh đại đao quỷ đầu cao như người, vẻ mặt dữ tợn cúi đầu quan sát hắn ta.

Xung quanh người đông nghìn nghịt, nam nữ lão ấu đều là vẻ mặt chờ đợi lại hưng phấn, không chớp mắt nhìn hắn ta.

Vị trí đối diện đài hành hình có một lều che nắng được dựng tạm thời.

Trong lều, một quan viên ngồi chính giữa cẩm bào giày đen, không giận tự uy, đang mắt hổ trợn lên, trầm giọng quát: "Canh giờ đã đến!"

Còn chưa nói hết câu, một tấm thẻ son bị ném đến trước mặt Kê Trưởng Phù.

Đao phủ không hề do dự, rút cái thẻ ở sau lưng hắn ta ra, giơ đại đao lên...

Nhân gian.

Không biết bắt đầu mưa từ lúc nào, bên đường từng bông hoa lay động như làn sóng thể hiện rõ vẻ mềm mại xinh đẹp, lúc dính giọt mưa lại trông rất trơn bóng.

Chương 1288: Chém đầu ở cửa chợ bán đồ ăn (2)

Trong mưa bụi mù mịt, Bùi Lăng và Trang Thục công chúa chậm rãi bước đi.

Dưới mặt nạ, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, tình huống càng ngày càng không thích hợp!

Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh!

Phải dùng hệ thống tu luyện, uỷ thác một môn công pháp hoặc là thuật pháp mà trong mộng cảnh không có tài liệu...

[Tâm Ma Đại Diễn Chú] chắc chắn không được, [Huyết Sát đao pháp] cũng giống vậy.

Những công pháp thuật pháp khác, trên cơ bản trong tay hắn đều có vật liệu.

Hiện tại có thể lựa chọn, chỉ có hai con đường: Đầu tiên là uỷ thác [Lục Dục Bí Điển] hoặc là [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], thông qua phương thức hệ thống đưa tặng đạo lữ hoặc là lô đỉnh cho hắn, để rời khỏi mộng cảnh.

Chỉ có điều, trong Vĩnh Dạ hoang mạc có quá nhiều dị tộc, hắn cực kỳ lo lắng hệ thống đưa tặng cho hắn một nữ dị tộc ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Mặc dù dị tộc trong Vĩnh Dạ hoang mạc đều là điên dại, nhưng hệ thống còn không buông tha cả thi thể, chỉ là điên dại thì có gì đáng nói?

Đến lúc đó dù hắn có thể tỉnh lại từ trong mộng cảnh, cũng sẽ chìm trong tuyệt cảnh giống vậy!

Thứ hai là tu luyện truyền thừa của "Chú", hoặc là truyền thừa trong Thánh Tử, công pháp thuật pháp Hóa Thần trở lên.

ở trong mộng cảnh này, hiện tại hắn là "Tiên", dù uỷ thác loại công pháp thuật pháp nào, đều không có hạn chế trên mặt tu vi cảnh giới.

Nhưng trên người hắn thiếu tài nguyên tu luyện Hóa Thần trở lên rất nghiêm trọng.

Bởi vậy, chỉ cần uỷ thác hai môn thủ đoạn Hóa Thần trở lên trong truyền thừa này, khả năng hệ thống tặng tài nguyên ngoại giới cho hắn sẽ rất lớn.

Đương nhiên, Vĩnh Dạ hoang mạc là địa bàn của đọa tiên, hệ thống cũng có khả năng trực tiếp đưa tặng tài nguyên trên người đọa tiên, cũng như lúc trước hắn luyện đan trong "Tiểu Tự Tại Thiên", hệ thống sẽ ưu tiên đưa tặng sư tôn Dược Tiên Nữ cho hắn...

Nếu là vậy, tình cảnh của hắn sẽ trở nên càng tôi tệ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhíu chặt chân mày, hiện tại hắn nắm giữ quá ít tình báo, không xác định tình huống nguy hiểm như vậy sẽ không xảy ra, đây cũng là lý do lúc trước hắn muốn liên hệ với hai người "Ninh": "Việt...

Lúc này, Trang Thục công chúa đột nhiên nói: "Yểm' tiên đại nhân, phàm nữ có thể thỉnh cầu phụ hoàng, để đại nhân trở thành Chính tiên được triều đình cung phụng, mời đại nhân vĩnh viễn ở lại che chở Đại Lương."

"Đến lúc đó, đại nhân không cần tự mình bôn ba như vậy, chỉ cần ngồi trên chín tầng trời, triều đình sẽ đúng hạn dâng lên vật hi sinh, tế tự đại nhân"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, trở thành Chính tiên của triều đình?

Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy đề nghị này không tệ!

Ở thế giới này, hắn là tiên nhân cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, gần như không gì làm không được. Những nơi đến, lê dân cúi đầu, tín chúng cung kính, ngay cả công chúa Hoàng gia cũng lấy thân phận "phàm nữ" cẩn thận phụng dưỡng hắn.

Nếu trở lại hiện thế, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ, năm tông chính đạo đang liên thủ truy nã hắn, Tông Chủ Trọng Minh tông muốn giết hắn cho thoải mái.

Lòng hắn hướng chính đạo, cũng đã thanh danh chẳng ra sao, khó mà nhận được sự công nhận rộng khắp; hắn không quen phong cách làm việc của Ma tông, lại là Thánh Tử Ma môn, có sự ràng buộc sâu nặng với Ma môn, khó mà đoạn tuyệt.

Suy nghĩ cẩn thận, dù thiên hạ hiện thế rộng lớn nhưng không có mấy chỗ đất dung thân.

Ở chỗ này, hắn cao cao tại thượng, được vạn chúng quỳ bái, có thể làm bất kỳ việc gì muốn làm, sống bất kỳ cuộc sống nào mà mình muốn, thậm chí trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử như "Tiên" chân chính!

Năm đó hắn nhập đạo tu hành chỉ mong tiêu diêu tự tại, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay?

Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Lăng càng ngày càng cảm thấy mình nên ở lại thế giới này, không đi nơi nào hết, coi như một vị Chính tiên của triều đình.

Hắn há mồm, đang muốn mở miệng đồng ý, sâu trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cánh bảo nguy hiểm cực hạn!

Có vấn đề!

Không thể đồng ý!

Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này! !

Mưa phùn tí tách, đánh rớt tàn đỏ vô số.

Chẳng biết xung quanh đã trở lại yên tĩnh từ lúc nào.

Mưa rơi khiến lá cây lay động, lại vạn vật im lặng như có một luồng lực lượng vô hình ngăn cách tất cả mọi thứ trước mắt.

Trang Thục công chúa chải Bạch Hợp Kế, trâm ngọc cắm nghiêng, áo trắng váy đỏ, dáng vẻ thanh tao lịch sự, yên tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng như đang kiên nhẫn chờ đợi vị "Yểm" tiên này đồng ý.

Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt Bùi Lăng thay đổi nhiều lần, cuối cùng đè xuống khát vọng mãnh liệt muốn lập tức trở thành Chính tiên, chật vật trả lời: "Không cần!"

Công chúa thất vọng, lại chưa từ bỏ ý định nói: "Nếu 'Yểm' tiên lo lắng triều đình cung phụng không chu toàn, không ngại thử làm Chính tiên một đoạn thời gian trước đã, nếu đến lúc đó cảm thấy không ổn lại rời đi cũng không muộn?"

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục từ chối, lại nghe bên tai đột nhiên truyền đến lời cầu xin khẩn thiết chói tai.

Những lời cầu xin này dày đặc như châm, như thủy triều tràn vào đầu óc hắn: "Phục dĩ... Duy nguyện 'Yểm' tiên... Chắp tay... Phụng làm chính sóc... Thiên hạ hàm bái... Vô cùng... Cẩn từ."

"Duy nguyện 'Yểm' tiên... Phụng làm chính sóc... Thiên hạ hàm bái... Cẩn từ."

Chương 1289: Ý chí không trọn vẹn

". „. Thiên hạ hàm bái... Cẩn từ:

Lời cầu xin mãnh liệt không ngừng lặp lại, hội tụ vào một chỗ như sóng to gió lớn, dần chuyển biến thành tiếng thì thầm Vĩnh Dạ.

Suy nghĩ của Bùi Lăng bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn.

Thân hình của hắn không chịu khống chế biến ảo, tất cả ngụy trang biến mất, lộ ra vẻ mặt ban đầu.

Trong lòng biết tình huống không ổn, lúc này Bùi Lăng bất chấp gì khác, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục sự tỉnh táo.

Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn bắt đầu tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Nơi này ngoại trừ công chúa, không có bất kỳ tế phẩm gì nhưng hệ thống lại không có ý hiến tế công chúa: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có tế phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cho ngài..."

Chợt trực tiếp bắt đầu bỗng dưng thi triển [Hoặc Hồn thần thông 1, bỗng dưng tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú]...

Không giống trước đó, lần này hắn không chỉ không thấy mục tiêu bị nguyền rủa, ngay cả tế phẩm dùng để hiến tế cũng không nhìn thấy.

Đúng vào lúc này, công chúa lại nói: "Yểm' tiên nhân ái, ngay cả tế phẩm cũng chỉ lấy những loại đại ác, thật sự quang minh lỗi lạc, Đại Lương lập quốc cần nhất tiên nhân như 'Yểm' tiên che chở."

"Chỉ cần 'Yểm' tiên chịu ở lại tiếp nhận cung phụng, triều đình có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì"

"Triều đình thật lòng muốn cung phụng 'Yểm' tiên"

Bởi vì hiện tại là hệ thống thao túng thân thể, Bùi Lăng không có bất kỳ đáp lời gì, nhưng trong lòng đã cảnh giác tới cực điểm.

Trước đó Ninh Vô Dạ đã nói với hắn, ở trong Đọa Tiên mộng cảnh này, nguy hiểm nhất là ý chí vị đọa tiên kia, đối phương có thể thay đổi sự nhận biết của toàn bộ sinh linh ở mộng cảnh trong lúc vô tình.

Nhớ lại trước đó ba người Kê Trường Phù, Quy Hoành Thu, Sở Ma đều biến thành người bình thường trong tầm mắt của hắn.

Thần niệm, cảm giác, bản năng của hắn hoàn toàn không phát hiện bất cứ vấn đề gì.

Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy vĩnh viễn ở lại trong mộng cảnh cũng không tê...

Rất hiển nhiên, nhận thức của hắn đã sớm bị quấy rầy!

Hơn nữa loại vặn vẹo trên mặt nhận thức này, cho dù giữa chừng hắn nhiều lần sử dụng hệ thống uỷ thác, cũng không phát hiện ra điều gì không đúng.

Có lẽ trước kia vị Trang Thục công chúa Đại Lương quốc này thật sự là phàm nhân trong mộng cảnh, nhưng bây giờ chắc chắn đối phương đã bị ý chí vị đọa tiên kia thay thết Không, đọa tiên còn đang ngủ say, đây vẫn chỉ là một ý chí không hoàn chỉnh.

Hiện tại đối phương vẫn cung cấp tế phẩm cho hắn, rất có thể là [Tâm Ma Đại Diễn Chú] của hắn có thể trợ giúp đối phương thức tỉnh!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, dù ý chí đọa tiên không trọn vẹn, cũng không phải thứ mà bây giờ hắn có thể đối phó.

Chỉ có điều, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cái này, có lẽ không phải chuyện xấu!

Bởi vì, nếu đọa tiên như thật sự cần hắn, vậy tuyệt đối không giết hắn!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ:

"Chút nữa tu luyện kết thúc, lập tức uỷ thác thuật pháp hóa thần"

"Không thể để ý chí đọa tiên có cơ hội quấy nhiễu ta, nếu không ta sẽ tiếp nhận tế phẩm của hắn"

"Trước thử tu luyện [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] trong truyền thừa Thánh Tử."

"Đây là độn pháp chiêu bài của Trọng Minh tông, có tiếng từ Thanh Lam tới U Minh không chỗ không thể đi! Hiện tại ta nắm giữ [Huyết Quỷ độn pháp 1 và [U Quỷ độn pháp 1, đều chỉ là độn pháp trước môn độn pháp này."

"Nếu tu luyện [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], có thể để ta thức tỉnh từ trong mộng cảnh, như thế là tốt nhất."

"Không được thì đổi thuật pháp khác."

"Hiện tại đọa tiên sẽ không lấy mạng của ta, ta có thể thoải mái sử dụng hệ thống."

Trong lúc suy nghĩ, hắn cảm thấy tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai dân nhỏ xuống, theo hệ thống tu luyện nhanh chóng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Bùi Lăng lập tức nhận ra, lần này tế phẩm mà hệ thống chọn trúng là tất cả những người vừa cầu xin!

Nhân gian.

Thủy lao.

Mùi thối sau khi nước đọng lên men xen lẫn mùi máu tươi, hỗn tạp thành một mùi vị khác thường khiến người ta buồn nôn, tràn ngập cả phòng.

Ngọn đuốc mỡ bò trên vách tường cháy hừng hực, soi sáng ra bóng người trên kệ.

Ninh Vô Dạ vết thương chồng chất, trên dưới cả người đã không có một chỗ hoàn hảo, nhiều chỗ lộ ra xương trắng hếu, máu đen trượt theo thân thể chảy xuôi qua giá đỡ, trượt vào trong nước.

Dòng nước kia vốn chỉ có màu sắc đục ngầu, lúc này lại hiện ra màu đỏ tím.

Hắn ta đã sớm hôn mê.

Soạt.

Ngục tốt nhấc lên một thùng nước muối, dội xuống từ đỉnh đầu Ninh Vô Dạ.

Dòng nước mặn chảy qua vết thương mang tới cảm giác đau nhói, khiến Ninh Vô Dạ đột nhiên giật mình tỉnh lại, đau đớn kịch liệt khiến cơ bắp trên dưới cả người hắn ta đều vô thức run rẩy, vết thương vừa khép lại một chút đã vỡ ra.

Chương 1290: Diệp Huy (1)

Ninh Vô Dạ dùng sức hít mấy hơi, cảm nhận sinh cơ nhanh chóng xói mòn, lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp Diệp Huy."

"Diệp khôi thủ có thân phận cỡ nào, loại phản đồ bẩn thỉu như ngươi có thể gặp?" Ngục tốt khinh thường chửi thề một tiếng, trực tiếp nhổ cục đờm lên mặt Ninh Vô Dạ, chợt hắn ta lấy xuống một cây roi từ trên vách, cái roi này cực nhỏ lại mang theo vô số gai ngược tinh mịn, hung hăng quất vào khuôn mặt Ninh Vô Dạ.

Ba!

Cả khuôn mặt Ninh Vô Dạ đã máu thịt be bét, căn bản không nhìn ra khuôn mặt tuấn lãng cương nghị ban đầu.

Hắn ta nôn ra một ngụm máu, trong bọt máu lại có mấy cái răng.

"Không phải ngươi muốn hỏi ta tại sao lại mưu hại Diệp khôi thủ sao?" Ninh Vô Dạ tỉnh táo nói: "Điều này liên quan đến một bí mật rất lớn, cũng có liên quan với 'Ninh' tiên, ngươi không có tư cách nghe chuyện này, ta nhất định phải chính miệng nói cho Diệp khôi thủ"

"Nếu không, dù chịu hình mà chết, cũng không nói ra nửa chữ"

"Nếu vì sự ích kỷ của ngươi, dẫn đến việc Diệp khôi thủ không thể nhận được quan trọng tin tức, ngươi có thể gánh được hậu quả này không?"

Ngục tốt ngừng tay, ngọn đuốc mỡ bò cháy hừng hực ở sau lưng hắn ta, cả gương mặt hắn ta bị che dấu trong bóng tối, không nhìn ra vẻ mặt, cũng không biết là tin hay không tin.

Một lát sau, hắn ta cười gằn nói: "Tốt! Lão tử đi bẩm báo Diệp khôi thủ."

"Nhưng trong lúc lão tử không có ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu"

"Đừng tưởng nói năng đe dọa đẩy lão tử đi là có thể nhận được cơ hội thở dốc"

Thế là, ngục tốt lấy ra một cái khung sắt không cao hơn đầu gối là bao nhiêu từ trong góc hẻo lánh, đỉnh chóp khung sắt này có một cái khuyên sắt, còn lấy xích sắt rất ngắn kết nối thành còng tay.

Soạt... Soạt... Sau khi chuẩn bị xong hình cụ, ngục tốt lội nước đến dưới giá gỗ, tháo Ninh Vô Dạ xuống, kéo tới trước khung sắt.

Sau khi loay hoay một trận, Ninh Vô Dạ bị ép cuộn mình thành hình cầu, đầu và hai tay đều bị vòng sắt và xiềng xích khóa lại, hai chân cũng bị cố định ở trên giá đỡ.

Dường như loại tư thế này cũng không đau khổ nhưng không lâu sau Ninh Vô Dạ cảm thấy lục phủ ngũ tạng khó chịu, trong thất khiếu có máu tươi chậm rãi chảy ra...

Ngục tốt ôm cánh tay đứng bên cạnh quan sát nhìn đến đây, lúc này mới khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Sau khi hắn ta đi, trong thủy lao chỉ còn một mình Ninh Vô Dạ, lúc này áp lực đến từ phế phủ càng lúc càng lớn, tất cả vết thương và lỗ thủng cũng bắt đầu chảy ra vết máu.

Cơn đau to lớn chen chúc mà tới.

Nhưng vẻ mặt Ninh Vô Dạ lại rất bình tĩnh, Diệp Huy là thủ đồ của hắn ta ở trong thế giới mộng cảnh, cũng do một tay hắn ta bồi dưỡng lên.

Mình bồi dưỡng hắn ta từ một người cửa nát nhà tan, nghèo rớt mùng tơi bị vứt bỏ, trở thành khôi thủ Thăng Tiên hội có một chỗ cắm dùi ở phương thế giới này.

Nhìn từ sự chung đụng lúc trước, đệ tử này rất hiếu thuận, cố gắng, quan tâm, rất phù hợp với yêu cầu truyền nhân của hắn ta.

Đợi lát nữa chỉ cần thấy Diệp Huy, nói rõ thân phận của mình, hắn ta có thể lập tức thoát khỏi vòng vây.

Một canh giờ sau.

Quanh người Ninh Vô Dạ đã tích một vũng máu đọng, khí tức vô cùng yếu ớt, bởi vì sinh cơ xói mòn quá nhiều, lúc này tinh thần của hắn ta đã rơi vào một mảnh ngơ ngác.

Cuối cùng ở cửa đã phát ra tiếng động.

Đầu tiên là tiếng mở khóa, tiếp theo một đoàn người nối đuôi nhau mà vào.

Ninh Vô Dạ giãy giụa ngẩng đầu, chỉ thấy người cầm đầu mặc áo gấm là Diệp Huy!

Chỉ có điều, vẻ mặt của đệ tử này rất khác lúc cầu nguyện, lúc đó vẻ mặt Diệp Huy cung kính, dáng vẻ ngoan ngoãn, lúc này lại đầy vẻ kiêu căng.

Mấy người đi theo sau hắn ta đều là đám cao tầng thường xuyên nhìn thấy lúc cầu nguyện thường ngày, đều ăn mặc lộng lẫy, trên trán giấu giếm vẻ kiêu ngạo, mặt không thay đổi đánh giá Ninh Vô Dạ.

Người đi cuối cùng là ngục tốt vừa rồi, lúc này ngục tốt hoàn toàn không có vẻ diễu võ giương oai trước đó, khom lưng cụp mắt cẩn thận đi theo sau.

Thấy Diệp Huy nhanh chân đi về phía mình, Ninh Vô Dạ lập tức mừng rỡ, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Diệp Huy đứng lại bên cạnh hắn ta, không dông dài một chữ nào với hắn ta, trực tiếp duỗi ra năm ngón tay giữ chặt đỉnh đầu của hắn ta, bắt đầu sưu hồn!

Trong nháy mắt, Ninh Vô Dạ chỉ cảm thấy thần hồn của mình chấn động mãnh liệt, cả người như bị một luồng lực lượng khổng lồ rút ra, vặn vẹo, nghiền nát...

Đáng sợ nhất là, mặc cho hắn ta đau khổ như thế nào, đều không thể bất tỉnh, chỉ có thể bị động thừa nhận quá trình sống không bằng chết này.

Một lát sau, Diệp Huy sưu hồn hoàn tất, tâm niệm vừa động, một luồng nước sạch đột nhiên sinh ra, rửa sạch máu dính trên tay của hắn ta, sau đó hời hợt nói: "Lãng phí thời gian của bản tọa!

Người này chỉ là một nội ứng vô danh tiểu tốt do triều đình phái tới, giết đi."

Nghe vậy, sắc mặt ngục tốt lập tức tối tăm, vội vàng quỳ xuống, hung hăng dập đầu nhận sai: "Tiểu nhân biết tội! Tiểu nhân biết tội! Không ngờ tên xảo quyệt này lại cả gan làm loạn như thế, cầu khôi thủ tha mạng! Sau này tiểu nhân không dám làm phiền khôi thủ vì loại chuyện nhỏ nhặt này nữa..."

Chương 1291: Diệp Huy (2)

Còn chưa nói hết câu, một người đi theo sau lưng Diệp Huy đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh một chưởng khiến đầu ngục tốt chia năm xẻ bảy!

Trong dòng máu bắn tung tóe, thi thể ngục tốt không đầu chậm rãi ngã xuống.

Nhìn thấy tất cả chuyện này, ánh mắt đám người trong thủy lao đều yên tĩnh, không hề thấy bất ngờ, rất hiển nhiên bọn họ đã thấy loại tình huống này quá nhiều!

"Tu vi của khôi thủ cái thế, không hổ là người trong thiên mệnh được 'Ninh' tiên chiếu cố nhất." Nam tử ra tay giết ngục tốt rút khăn lau tay từ trong tay áo, mở miệng nói: "Chuyện hôm nay, nếu không phải khôi thủ tự mình ra tay sưu hồn, chỉ sợ chúng ta còn phải tiếp tục lãng phí thời gian."

"Đâu chỉ vậy!" Những người khác cũng rối rít nói: "Phạm nhân này bị giam giữ đã lâu, sống qua mấy lần đại hình, có thể thấy được ác ý dày nặng, hắn đã chuẩn bị lí do thoái thác, nhất định nửa thật nửa giả khiến bọn ta khó mà phân biệt. Nếu không có khôi thủ, tiếp theo chúng ta có ra tay, biết đâu còn bị lừa, hậu quả khó mà lường được!"

"Nếu không có khôi thủ, Thăng Tiên hội chỉ là năm bè bảy mảng"

"Khôi thủ của chúng ta như tinh quang trong đêm tối, hải đăng trên đại dương mênh mông..."

Đám người mồm năm miệng mười khen ngợi Diệp Huy, trên vẻ mặt đầy ý nịnh nọt lấy lòng, sợ Diệp Huy không vui nghiền chết toàn bộ bọn họ.

Ninh Vô Dạ mở to miệng thở hổn hển, lại suy yếu đến tình trạng không nói được một chữ.

[Sưu Hồn thuật].

Đây là vì trước đó Diệp Huy thẩm vấn một người cực kỳ hung ác, cố ý cầu xin hắn ta loại thuật pháp này.

Nhưng bây giờ, môn thuật pháp này lại dùng trên người hắn ta.

Trong chốc lát, đau lòng, thất vọng, ngạc nhiên, giật mình, còn có một loại cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được tràn vào trong lòng Ninh Vô Dạ.

Là Kiếm Tử đương thời của Hàn Ảm Kiếm tông, Ninh Vô Dạ tuyệt đối không phải người không hiểu chuyện đời.

Nhưng nghĩ đến lúc mới gặp Diệp Huy, hắn ta chỉ là một thiếu niên nghèo túng, sau khi cửa nát nhà tan không có chỗ dung thân như chuột chạy qua đường, chạy trốn chẳng có mục đích, trông thật đáng buồn vừa đáng thương.

Ninh Vô Dạ có thể cảm nhận được sự quyết tâm lại kiên định như thực chất khi hắn ta tế tự, cho nên động lòng trắc ẩn.

Dù sao mình muốn lan truyền tôn hiệu ở thế giới mộng cảnh này, chọn ai làm đại hành giả mà không được?

Trải nghiệm và tình cảnh của Diệp Huy khiến Ninh Vô Dạ cảm thấy, kéo hắn ta một cáo, biết đâu có thể cho mình một bất ngờ.

Nhưng tình cảnh vừa nãy...

Rất hiển nhiên, đệ tử Diệp Huy hoàn toàn khác với trong ấn tượng của Ninh Vô Dạ!

Hắn ta vừa gặp đã thi triển [Sưu Hồn Thuật] với Ninh Vô Dạ, Ninh Vô Dạ còn không hận hắn ta. Dù sau, thân phận này của mình là phản đồ mưu hại Diệp Huy chưa thể thành công.

Kiếm tu thích giết chóc, Ninh Vô Dạ cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay.

Hắn ta rơi vào trong Đọa Tiên ác mộng, khó đảm bảo bản thân, Diệp Huy cũng không biết cái gì hết, ra tay sưu hồn với phản đồ cũng hợp tình hợp lí.

Điều khiến Ninh Vô Dạ thất vọng và đau lòng là, thái độ của người bên cạnh Diệp Huy.

Đầu tiên, những người này không hề chậm trễ giết ngục tốt tận trung cương vị, sau đó lại kinh sợ Diệp Huy, trắng trợn khen ngợi, loại thái độ này đã rất rõ ràng, Diệp Huy đang lừa hắn ta!

Đây căn bản không phải đồ nhi ngoan ghét ác như cừu trong ấn tượng của hắn ta, mà ở vào lúc đó hắn ta vẫn là "Ngoại tiên", khó thu hoạch tin tức trên thế gian, lừa gạt hắn ta, thông qua thuật pháp và công pháp lừa gạt từ chỗ hắn ta để xây dựng Thăng Tiên hội, hoàn toàn không phải lời nói chính nghĩa "triều đình vô đạo, cho nên phải trừng phạt" như lúc cầu nguyện.

Mà hoàn toàn vì sự ích kỷ bản thân!

Vì địa vị cao cao tại thượng!

Ninh Vô Dạ có thể chất đặc thù, chính là kiếm thể tiên thiên, lúc mới sinh ra vạn kiếm triều bái, thiên phú dị bẩm.

Dùng lời sư tôn của hắn ta, hắn ta là kiếm tu trời sinh.

Còn nhỏ đã vào Kiếm tông, tiếp nhận sự dốc sức vun trồng của tông môn kiếm tu cao cấp nhất Bàn Nhai giới.

Kiếm tông là danh môn chính phái, bồi dưỡng đệ tử coi trọng đối xử chân thành, hướng dẫn tận tình sẽ không cố ý ép buộc, mà là trong việc đích thân dạy dỗ lâu dài, sẽ dần dần truyền bá tâm tính làm việc cho đám vãn bối.

Tu sĩ thọ nguyên lâu dài, không cần chỉ tranh sớm chiều giống phàm nhân.

Hơn nữa, Kiếm tông là một trong tông môn đỉnh phong ở Bàn Nhai giới, bọn họ có đủ thực lực đảm bảo dù truyền nhân bị ám hại nhất thời, hoặc là đi đường quanh co, vẫn có vốn liếng và thời gian để chấn chỉnh lại.

Lòng dạ Ninh Vô Dạ đơn thuần, ngoại trừ tu luyện luận đạo thì không còn suy nghĩ gì khác, từ khi vào Kiếm tông, từng bước một đi đến vị trí Kiếm Tử, có thể nói là xuôi gió xuôi nước.

Trước hôm nay, hắn ta chưa từng vấp ngã lần nào, một người một kiếm thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó!

Mà lần này...

Lúc trước Ninh Vô Dạ chuyên tâm tu luyện, chưa từng nhận đồ đệ.

Hắn ta là Kiếm Tử Kiếm tông, địa vị cao cả, mặc kệ là tính cách hắn ta cao ngạo, yêu cầu khắc nghiệt với truyền nhân, hay xuất phát từ thân phận đặc thù không thể tùy ý chấp nhận.

Chương 1292: Kiếm tu

Nói tóm lại Diệp Huy là đệ tử đầu tiên mà hắn ta tự mình dạy bảo.

Dù vẫn còn xa mới đến tình trạng đệ tử thân truyền, nhiều lắm chỉ tính là đệ tử ký danh nhưng cũng là lần đầu tiên Ninh Vô Dạ làm gương sáng cho người khác.

Hắn ta không có kinh nghiệm ở chung với đồ đệ, lại thương yêu đệ tử này có thân thế thê thảm, vì vậy hoàn toàn rập khuôn cách làm của sư tôn với đệ tử.

Năm đó sư tôn đối xử, dẫn đạo, bảo vệ hắn ta như thế nào, hắn ta cũng đối xử với Diệp Huy giống vậy.

Lúc này, cảm nhận được nhục thân rách nát suy tàn, đủ loại chuyện cũ hiện ra trong lòng.

Hắn ta đột nhiên nghĩ đến có một lần giao thủ với trưởng lão Ma tông, đối phương từng nói: "Ngụy tông các ngươi ngay thẳng, đối xử với đệ tử khẩn thiết từ ái, trên thực tế con đường trường sinh dài đằng đẳng, lẻ loi bước đi mới là trạng thái bình thường. Trông Kiếm tông như bảo vệ ngươi vạn phần, thật ra dùng thủ đoạn như vậy để trói buộc ngươi."

"Cái gọi là Kiếm Tử, cũng chỉ là tay chân của Kiếm tông mà thôi."

"Kiếm tâm của ngươi vĩnh viễn không thể tự do!"

"Ngươi cũng vĩnh viễn không thể chạm đến 'Đạo chân chính."

"Đại đạo chân ý là pháp tắc, không thay đổi vì nhân tâm vật lực, một kiếm thể trời sinh lại cam lòng chịu trói buộc sao có thể lĩnh ngộ được kiếm tu?"

Ninh Vô Dạ chưa từng để lời nói này ở trong lòng, trưởng lão kia là người Vô Thủy sơn trang, Vô Thủy sơn trang ích kỷ xem hiện thế như trò chơi, thiên địa vạn vật như chó rơm, vì cầu cái gọi là tâm tính tăng lên mà không từ thủ đoạn, ma tính sâu nặng, từ trước đến nay đứng trong tứ đại Ma tông, ai cũng biết nói những lời đổi trắng thay đen, châm ngòi ly gián, năm tông chính đạo luôn khịt mũi coi thường.

Nhưng hiện tại những lời này như một cái búa nặng, gõ mạnh vào trái tim hắn ta.

Tâm ma đột kích!

Sau sự ngơ ngác ngắn ngủi, trái tim Ninh Vô Dạ dân lạnh băng, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.

Lúc này, Diệp Huy nhìn Ninh Vô Dạ, sau đó tùy ý phân phó: "Giết người này đi, để lại cũng vô dụng"

Nghe vậy, người vừa dùng một chưởng đánh chết ngục tốt kia lập tức gật đầu, nói: "Cẩn tuân quân mệnh của khôi thủ!"

Ngay sau đó, hắn ta nhanh chân đi đến bên cạnh Ninh Vô Dạ, một chưởng vỗ xuống!

Chưởng phong gào thét xen lẫn khí thế máu me hung sát, còn có một sợi thi khí màu xám đen ẩn chứa trong đó rơi xuống đầu Ninh Vô Dạ!

Ninh Vô Dạ lạnh lùng nhìn tình cảnh này, lấy kiến thức của hắn ta lập tức nhận ra một chưởng này không chỉ đến từ thuật pháp do hắn ta truyền thụ cho, hơn nữa còn trải qua sửa chữa, đối phương hấp thu tinh huyết và thi khí của sinh linh để nhanh chóng đạt được hiệu quả.

Thăng Tiên hội, hay cho một cái Thăng Tiên hội!

Chưởng phong tới trước mắt, trong ánh mắt Ninh Vô Dạ không có chút sợ hãi nào.

Hôm nay, là ngày hắn ta vẫn lạc?

Không!

Hắn ta là kiếm thể tiên thiên, sinh ra được vạn kiếm triều bái, kiếm tu trời sinh!

Chỉ là phàm nhân trong mộng cảnh, chỉ đánh cắp một chút truyền thụ của hắn ta, còn chưa được chạm vào truyền thừa chân chính của Hàn Ảm Kiếm tông, cũng xứng giết hắn ta? !

Lúc này, đồ nhi đối xử chân thành lại phản bội, trong lòng thất vọng, buồn bực vì tông môn, không cam lòng rơi vào tình cảnh như vậy, chán ghét Thăng Tiên hội, tâm ma quấy nhiễu... Đủ loại cảm giác hội tụ tràn đầy, cuối cùng hóa thành sát ý thuần túy!

Khí tức lạnh thấu xương, túc sát, cùng sự bạo ngược chưa hề xuất hiện trên người hắn ta!

Trên người Ninh Vô Dạ dâng lên một luồng khí thế như kiếm phong, lúc này hắn ta cảm giác dường như Kiếm đạo của mình tiến vào một lĩnh vực chưa từng liên quan đến, trong chốc lại xông phá phong ấn của mộng cảnh với lực lượng của hắn ta!

Chỉ một thoáng, kiếm ý gào thét như thực chất, mũi nhọn sắc bén lập tức quét ngang toàn bộ thủy lao!

Mặc cho ngươi thuật pháp ngàn vạn, thần thông vô số, kiếm tu ta chỉ một kiếm phá vạn pháp!

Sắc mặt Diệp Huy thay đổi, thân hình lập tức khẽ động, trong thời khắc cực kỳ nguy cấp đã kéo thuộc hạ vừa ra tay đến che ở trước người, chợt không quay đầu lại trốn khỏi đại lao.

Những người khác bao gồm cả tên cao tầng Thăng Tiên hội bị Diệp Huy dùng làm bia đỡ đạn đều không kịp phản ứng, kiếm ý chưa tới, bọn họ đã đồng loạt phát ra một tiếng kêu rên thê lương, lân phiến hiện ra, lợi trảo mọc ra, bắt đầu nhanh chóng biến dị!

Toàn bộ thủy lao nhanh chóng sinh ra từng tầng rêu xanh dinh dính, du diên, con rết, con sên điên cuồng nhúc nhích trên vách, sau đó nhanh chóng to ra, trong giác hút đầy răng nhọn, nước bọt nhỏ xuống lập tức ăn mòn gạch đá.

Trong vũng nước đục ngầu nổi lên từng vòng gợn nước, sau đó cuộn trào như bị nấu sôi, sinh linh hình thù kỳ quái đều hoảng sợ.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Toà thủy lao này được xây dựng trong lòng đất đề phòng phạm nhân chạy trốn, cũng đề phòng người bên ngoài cướp ngục, bốn vách tường đều xây đá xanh dày cả thước, giữa khe hở đổ bê tông sắt lỏng, nói là tường đồng vách sắt cũng không đủ.

Lúc này, kiếm ý cuồn cuộn, không cố ý nhằm vào cũng đã khiến bốn phương tâm hướng xuất hiện vết nứt như mạng nhện.

"Rống..." Đám cao tầng Thăng Tiên hội đã hoàn toàn biến dị, phát ra tiếng gào thét không rõ ý nghĩa, kiếm ý đảo qua lập tức chém bọn họ thành mấy chục khối.

Chương 1293: [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] (1)

Nhưng từng khối thi thể rơi đầy đất vẫn đang không ngừng nhúc nhích, tiếp theo hóa thành quái vật càng nhỏ hơn, càng cổ quái hơn.

Chẳng mấy chốc, kiếm ý bộc phát bắt đầu nhanh chóng suy yếu, lực lượng trong cơn ác mộng như liên tục không ngừng phong cấm lực lượng của Ninh Vô Dạ.

Soạt...

Khung sắt và xiềng xích bị kiếm ý ăn mòn, vỡ thành hạt tròn nhao nhao rơi xuống.

Cuối cùng thân thể đã khôi phục sự tự do, Ninh Vô Dạ lảo đảo đứng dậy, hắn ta ngắm nhìn quái vật biến dị tản ra khí tức tà ác sa đọa đầy trong thủy lao, lại không dám nhích lại gần mình chút nào, không hề chậm trễ kéo thân thể nặng nề, từng bước đi ra ngoài đại lao.

Vào lúc này, tất cả quái vật đột nhiên nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ như nước chảy, dung hợp thành một núi thịt cao lớn.

Nó cúi đầu xuống, mười bảy mười tám con mắt rải rác cả người đều nhìn trừng trừng vào bóng lưng Ninh Vô Dạ, dường như vô số người đồng thời nói chuyện, ầm ầm nói: "Còn tưởng ngươi chắc chắn phải chết, đúng là y bát của truyền nhân chín môn phái lớn!"

Thế gian.

Tiên Mẫu đường.

Trong phòng mờ tối bày biện đẹp đẽ, lại có một luồng ý chí âm u lạnh lẽo quanh quẩn không đi.

Trong tay phụ nhân mặc quần áo đẹp đẽ vẫn cầm đao, giày thêu đỏ tươi dưới từng tầng làn váy như đạp ở trong vũng máu, đi từng bước một đến tủ quần áo.

Chung Quỳ Việt Cức trần truồng trốn ở phía dưới tủ quần áo, nín thở tập trung.

Bỗng nhiên, phụ nhân vừa cười vừa nói: "Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi.

Ngay sau đó, nàng đột nhiên kéo cửa tủ quần áo ra.

Trong tủ treo quần áo gấp gọn gàng rất nhiều tơ lụa, tất cả quần áo đều cực kỳ chỉnh tề, không có chút dấu vết hỗn loạn nào, càng không có bóng dáng tiểu thư.

Phụ nhân khẽ nhíu mày chưa từ bỏ ý định tìm kiếm một hồi, cuối cùng không thu hoạch được gì.

Nàng sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đóng tủ quần áo lại rời đi.

Phanh.

Sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân đi xa.

Chung Quỳ Việt Cức chờ đến khi hoàn toàn nghe không được tiếng bước chân, lúc này mới thầm thở phào.

Lúc này, hắn ta đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong vô thức đã ngủ thiếp đi...

Trong mơ màng, một giọng nói tà ác, âm u lạnh lẽo, hỗn loạn đột nhiên vang lên bên tai hắn ta.

"Giết giết giết..."

"Giết bọn họ..."

"Đáng chết! Đáng chết! Đều đáng chết! Tất cả đều phải chết! !"

Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường trúc, tứ chi đều bị dây gai ướt nước trói lại thật chặt, không thể động đậy.

Một phụ nhân quần áo đẹp đẽ cầm dao phay trong tay, đang khua đi khua lại giữa hai chân hắn ta.

Cách đó không xa, mẫu thần sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ngồi dựa vào gối, đang thúc giục: "Nhanh lên! Đợi lát nữa có người tới thăm ta, chẳng may phát hiện sẽ không tốt."

Trong nháy mắt, trong lòng Chung Quy Việt Cức dâng lên lửa giận che khuất bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo oán độc, hận không thể lập tức giết sạch tất cả vật sống trước mắt...

Nhân gian.

Nhà tù.

Trong lao ngục u ám, một chiếc nồi lớn đổ đây gia vị đỏ bừng đang bắt đầu bốc lên hơi trắng.

Sau khi Ngọc Tuyết Chiếu nhận ra tình cảnh của mình, không hề do dự chút nào, lập tức nhảy ra khỏi nồi lớn, trên người dính vài miếng lá quế, một tràng hạt tiêu chạy ra ngoài nhà tù.

Hai tên ngục tốt nhe răng cười, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau.

Ngọc Tuyết Chiếu chạy trốn tới cửa chính, lại phát hiện cửa ra vào đóng chặt, nàng thử đẩy, phát hiện cửa lớn đã khóa lại, hơn nữa cực kỳ nặng nề, không nhúc nhích tí nào.

Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bên hông một tên sĩ tốt trong đó treo một nhóm lớn chìa khoá, một chiếc trong đó khá phù hợp với lỗ khóa trước mặt.

Hai tên ngục tốt kia đang đuổi theo, chú ý tới ánh mắt của nàng lập tức nhe răng cười một tiếng: "Muốn chạy trốn? Nằm mơ!"

"Con ngoan vào nồi, nếu đại gia uống vui vẻ, biết đâu còn có thể cho chừa lại hai mảnh xương cho ngươi."

"Lại chạy, ta sẽ trực tiếp nuốt ngươi!"

Ngọc Tuyết Chiếu hít sâu một hơi, thầm mắng một tiếng Cẩu chủ nhân ở trong lòng, sau đó cầm lấy một đoạn gậy gỗ ở bên cạnh coi như vũ khí, trực tiếp đánh về phía hai tên ngục tốt.

Cửa chợ bán thức ăn.

Người đông nghìn nghịt.

Kê Trường Phù bị trói gô, quỳ trên mặt đất, một cái thẻ màu đỏ thắm rơi xuống trước người hắn ta không xa, đao phủ đứng bên cạnh đang lấy thẻ sau lưng hắn ta xuống, đã giơ quỷ đầu đao lên thật cao.

Thấy cảnh này, Kê Trường Phù không nhịn được thay đổi sắc mặt, hình như vừa rồi hắn ta ngủ thiếp đi?

Đúng, hắn ta bị giam trong xe tù, có về giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó, sau đó hắn ta quá mệt mỏi đã vô thức mê man đi, khi tỉnh lại đã đến lúc chém đầu.

Xoạt!

Quỷ đầu đao gào thét chém xuống.

Ngay lúc nguy hiểm sống chết, Kê Trường Phù đột nhiên lăn về phía trước một vòng.

Phốc!

Lưỡi đao rơi xuống, không thể chém trúng cổ hắn ta, mà rơi vào trên lưng hắn ta.

Lập tức, máu bắn tung tóe, sau lưng Kê Trường Phù bị chém ra một vết thương máu me đầm đìa, sâu tới xương.

Hắn ta không rảnh lo cơn đau dữ dội sau lưng, vội vàng đứng lên, chạy về phía đám người đang vây xem.

Tên quan viên ngồi trong lều không nhịn được giận tím mặt: "Tên ngông cuồng to gan! Sắp chết đến nơi còn dám giãy giụa, người tới, đuổi theo! Đừng để hắn chạy trốn!"

Chương 1294: [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] (2)

Nghe vậy, sĩ tốt xung quanh rối rít đuổi theo.

Kê Trường Phù đi đến trước một cửa hàng thịt heo, cọ sợi dây gai đang trói chặt cổ tay mình vào lưỡi dao mổ heo, sau đó một phát nhấc dao mổ heo lên, chém về phía sĩ tốt đã đuổi tới trước mặt.

Sau khi chém ngã người này, hắn ta cầm theo dao chạy xuyên qua chợ bán thức ăn, thấy một con ngựa buộc bên đường.

Trong khoảnh khắc ánh mắt nhìn đến con ngựa, trong lòng Kê Trường Phù xuất hiện một loại ảo giác vô cùng quỷ dị, hình như hắn ta đã trải qua tình cảnh trước mắt một lần!

Sau lưng tiếng la giết càng ngày càng gần, hắn ta không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí, sau khi chặt đứt dây cương, xoay người lên ngựa, rong ruổi mà đi.

Chẳng mấy chốc, Kê Trường Phù chạy ra ngoài thành, hắn ta cảm thấy thể lực của mình đã gần hao hết, vết thương phía sau cũng càng ngày càng chết lặng, choáng đầu hoa mắt, tay chân như nhũn ra, cảm giác mệt mỏi như thủy triều vọt tới.

Hắn ta ngồi trên lưng ngựa, liều mạng muốn giữ sự tỉnh táo nhưng vẫn không khống chế nổi khép hai mắt lại...

Thoáng chớp mắt, Kê Trường Phù phát hiện không đúng, lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại xuất hiện ở trên đạo trường.

Xung quanh người đông nghìn nghịt, một cái thẻ màu đỏ thắm ném ở cách đó không xa, đao phủ đứng bên cạnh đang rút thẻ sau lưng hắn ta ra, chuẩn bị ra tay.

Sắc mặt Kê Trường Phù trầm xuống, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Hắn ta chỉ nhớ rõ mình đột nhiên thiếp đi...

Sau lưng, đao phủ giơ đại đao lên.

Mưa phùn tầm tã, sương mù mê ly.

Trang Thục công chúa bình tĩnh đứng yên.

Mưa bụi thấm ướt hàng lông mi của nàng, từng vệt óng ánh, càng lộ rõ về thanh tao lịch sự đáng yêu của công chúa.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, không đợi công chúa nói chuyện, hắn lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] cần [Huyết Quỷ độn pháp], [U Quỷ độn pháp] 1, [Oán Quỷ độn pháp 1, L Linh Quỷ độn pháp], [Thiên Quỷ độn pháp]..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu [Oán Quỷ độn pháp], [Linh Quỷ độn pháp], [Thiên Quỷ độn pháp]..."

"Leng keng! Hệ thống tu luyện [Thiên Quỷ độn pháp] cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Thiên Quỷ độn pháp] cần kiếp lực, hệ thống tặng miễn phí cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống vang lên, thân thể Bùi Lăng lại trực tiếp bắt đầu tu luyện.

Hắn hoàn toàn không thấy hệ thống đưa tặng kiếp lực ở nơi nào, chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên thêm một luồng kiếp lực khổng lồ, tỉnh thuần, cuồn cuộn.

Không biết luồng kiếp lực này đến từ đâu, lại có một cảm giác liên miên vô tận, hùng hậu mênh mông.

Khí tức của Bùi Lăng biến ảo, chẳng mấy chốc bóng dáng hắn biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa, tốc độ vô cùng nhanh, lúc phi độn lại tung tích mịt mờ, vô cùng linh động.

Không lâu sau, Bùi Lăng đang bị hệ thống điều khiển, tu thành [Thiên Quỷ độn pháp].

Chỉ là, hệ thống tu luyện thì tu luyện, hắn lại không hề có vẻ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

"Leng keng! Hoàn thành tu luyện [Thiên Quỷ độn pháp], hệ thống tiếp tục tu luyện [Linh Quỷ độn pháp] cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Linh Quỷ độn pháp] cần..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí cho ngài..."

Trong mưa phùn, Bùi Lăng mặt không biểu tình, tiếp tục tu luyện trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Trang Thục công chúa...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối đậm đặc như thực chất che khuất tất cả.

Chỗ sâu.

Chín cái cột đá cao đến chọc trời.

Lôi đình liên miên không ngừng đánh mạnh xuống từ bầu trời, chấn động cột đá, chấn động xiềng xích, cuối cùng thiên uy huy hoàng ầm vang thẳng xuống, rót vào quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

Quan tài không ngừng run rẩy, hình như huyết sắc tươi đẹp hơn vừa nãy mấy phần.

Rất nhiều dị tộc xung quanh đều vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu mà đứng, số lượng nhiều như thủy triều, mỗi một vệt chớp tím rạch ngang trời đều soi sáng rất nhiều cái đầu.

Yên lặng ngước nhìn quan tài giữa không trung.

ở phía trước đám dị tộc có sáu tên Nhân tộc và một Yêu hồ hóa hình đang đứng.

Ninh Vô Dạ nhắm nghiền hai mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị xuất hiện một dấu vết rõ ràng, ngay sau đó xung quanh bốc lên mùi hương da thịt khét lẹt.

Ngay sau đó, trên người hắn ta xuất hiện từng vết thương...

Những vết thương này có bị phỏng, roi đánh bị thương, vết đao, nên gõ, kim châm, búa bổ... Chẳng mấy chốc, quanh người Ninh Vô Dạ đã vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt, hắn ta vẫn nhắm chặt hai mắt, trên mặt dần lộ ra vẻ đau khổ như chìm vào một cơn ác mộng.

Chương 1295: Chạm vào phong ấn

Một vệt chớp tím xẹt qua, soi sáng ra khuôn mặt hắn ta, đã thấy con mắt dưới mí mắt đóng chặt đang nhanh chóng xoay tròn như muốn tỉnh lại, lại làm thế nào cũng không thể tỉnh lại.

Bên cạnh, khí tức của Chung Quỳ Việt Cức cũng càng ngày càng suy yếu.

Ngược lại với bọn họ, khí tức cả người Bùi Lăng lại càng ngày càng mạnh.

Hắn đột nhiên lấy ra Cửu Phách Đao, trực tiếp chém chết Quy Hoành Thu và Sở Ma cách đó không xa, hấp thu tinh huyết hai người luyện hóa thành Huyết Sát.

Theo hai tên chân truyền Thiên Sinh giáo này hôi phi yên diệt, khí tức Bùi Lăng trở nên mạnh hơn, sau đó theo thời gian trôi qua khí tức của hắn nhanh chóng đạt đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém nửa bước đến Hóa Thần!

Ở bên cạnh hắn, Ngọc Tuyết Chiếu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đột nhiên giằng co, sinh cơ cũng dần suy yếu.

Đúng vào lúc này, sau lưng Kê Trường Phù đột nhiên xuất hiện một đạo vết đao vắt ngang toàn bộ thân hình hắn ta. Tu vi pháp lực cả người chợt nhanh chóng xói mòn...

Lúc này, trên người Ninh Vô Dạ chợt bộc phát ra một luồng kiếm ý cường đại!

Kiếm ý kia lạnh thấu xương xông lên trời không, dường như trong nháy mắt đó đã xé rách bóng tối dày đặc!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đột nhiên xoay người đi đến một cái trong số chín cái cột đá.

Hắn phi thân lên, tới gần một sợi xiềng xích Thiên kiếp, sau đó bắt đầu hấp thu kiếp lực trong đó, vận chuyển công pháp tu luyện...

Lập tức, kiếp lực tràn vào quan tài huyết sắc suy yếu.

Tiếng động trong quan tài càng lúc càng lớn...

Nhân gian.

Thủy lao.

Núi thịt cao lớn gần như nhét đầy toàn bộ nhà giam.

Mười bảy mười tám đôi mắt ùng ục ục chuyển động, từ các ngõ ngách trên núi thịt nhìn chằm chằm Ninh Vô Dạ.

Vô số người đồng thời mở miệng, giọng nói như lôi đình quanh quẩn trong phòng: "Còn tưởng ngươi chắc chắn phải chết, đúng là y bát của truyền nhân chín môn phái lớn!"

Ninh Vô Dạ nhanh chóng quay đầu nhìn qua quái vật trước mặt, cảnh giác hỏi: "Ai?"

Quái vật nhúc nhích một trận hóa thành một hình người thô ráp, nhưng vị trí khuôn mặt lại là một đống dây leo nhúc nhích, phía trên dây leo là từng đôi mắt chớp động, đỏ hồng như máu.

Dây leo giơ lên cao, từng tròng mắt màu đỏ ngòm tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Vô Dạ, giọng nói ầm ầm: "Ta là một trong Tam Trụ tiên ở Đọa Tiên mộng cảnh."

"Cho ngươi một lời khuyên."

"Hiện tại Diệp Huy đang chặn ở ngoài cửa."

"Nếu ngươi ra ngoài, chắc chắn phải chết!"

Một trong Tam Trụ tiên?

Ninh Vô Dạ nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Trước đó người muốn liên thủ với chính đạo để đối phó Ma môn, là ý chí đọa tiên hay Tam Trụ tiên các ngươi?"

Quái vật kia ầm vang nói: "Đương nhiên là ý của Tam Trụ tiên chúng ta!"

"Lời hứa hẹn liên thủ vẫn hữu hiệu."

"Nhưng!"

"Hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngăn cản đọa tiên thức tỉnh!"

Ngay sau đó, quái vật tiếp tục nói: "Hiện tại đang có người trợ giúp đọa tiên thức tỉnh, nhất định phải diệt trừ người này! Nếu không một khi đọa tiên tỉnh lại, toàn bộ sinh linh trong mộng cảnh, bao gồm chúng ta và ngươi đều bị mộng cảnh thôn phệ, hoàn toàn biến mất trong hiện thế"

"Ngoại trừ cái đó ra, toàn bộ Bàn Nhai giới cũng nghênh đón một trận hạo kiếp!"

Nghe vậy, trong lòng Ninh Vô Dạ cảm thấy nặng nề, đọa tiên thức tỉnh... Nếu đối phương đang nói sự thật, vậy không cần nghĩ, hắn ta và Chung Quỳ Việt Cức, còn có Vương Cao cùng Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù, toàn bộ đều phải chết ở trong mộng cảnh!

Hơn nữa toàn bộ Bàn Nhai giới đều rơi vào tình thế nguy hiểm...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Ninh Vô Dạ trầm giọng hỏi: "Người kia là Kê Trường Phù, 'Phù tiên sao?"

Quái vật lặng lẽ nói: "Không, là 'Yểm' tiên!"

"Yểm" tiên, Vương Cao? !

Ninh Vô Dạ lập tức giật mình, chợt nói: "Không thể nào! Ta đã nghe nói cách làm người của 'Yểm' tiên ở trong hiện thế, tuyệt đối không thể làm ra chuyện đẩy thương sinh trong thiên hạ vào cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy."

Quái vật lạnh lùng nói: "Bây giờ không phải là vấn đề không thể, 'Yểm' tiên đã làm như vậy!"

Nghe vậy, Ninh Vô Dạ cau chặt hàng lông mày, sau đó hỏi: "Vậy 'Phù tiên đang làm cái gì? !"

"Giống ngươi." Quái vật nói: "Cũng đang đau khổ giãy giụa trong cơn ác mộng."

"Nhưng Ma môn tính tình xảo trá tàn bạo, nói không giữ lời, không thể tin tưởng, chết là tốt nhất"

Trong lòng Ninh Vô Dạ nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ hắn ta không biết một trong Tam Trụ tiên này đang nói thật hay giả, hiện tại cách tốt nhất là đi gặp "Yểm" tiên tự mình xác định một chút.

Thế là, Ninh Vô Dạ trầm giọng hỏi: "Ta phải làm thế nào?"

Dường như vô số người đồng thời thét lên, tiếng nói sắc nhọn đâm vào trong tai Ninh Vô Dạ: "Đi tìm tới 'Yểm' tiên, sau đó giết 'Yềm' tiên!"

"Dùng thi thể 'Yểm' hiến tế cho ta!"

Không đợi Ninh Vô Dạ trả lời, ngay sau đó quái vật lại gào thét, "Lần này trong số 'Ngoại tiên' xâm nhập mộng cảnh, 'Yểm' là mạnh nhất!"

"Một mình ngươi không giết được 'Yểm'"

"Chúng ta đã đi cứu truyền nhân Lưu Lam hoàng triều."

"Ngươi và hắn cùng hợp lực chém giết 'Yểm'"

Trong lòng Ninh Vô Dạ giật mình, lập tức hỏi: "Yểm' đã Hóa Thần?"

Trên mặt quái vật dây leo hơi lay động: "Không, cũng là Nguyên Anh hậu kỳ giống ngươi."

Ninh Vô Dạ đang muốn tiếp tục tra hỏi, quái vật đột nhiên cứng đờ, cả tòa núi thịt cũng vì đó run lên, chợt giọng nói hấp tấp:

"Không được! 'Yểm' động vào phong ấn đọa tiên!"

Chương 1296: Buông tay đánh cược một lần (1)

"Ta không duy trì được trạng thái giáng lâm!"

"Tiếp theo ta sẽ giao quyền khống chế vật chứa giáng lâm này cho ngươi thao túng."

"Chỉ có như thế, ngươi mới có thể còn sống rời khỏi nơi đây..."

Nghe vậy, Ninh Vô Dạ vội vàng nói: "Bây giờ ta không có bất kỳ tu vi gì, có cách nào có thể để ta khôi phục lực lượng ở trong cơn ác mộng không?"

Quái vật yếu ớt nói: "Khúc mắc nhân quả..."

Còn chưa nói hết câu, khí tức quanh người hắn ta đều biến mất.

Ninh Vô Dạ nhướn mày, chợt phát hiện giữa mình cùng và quái vật núi thịt xuất hiện một loại liên hệ vô hình nào đó. Dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể điều khiển hành động của quái vật.

Hắn ta tâm niệm vừa động, đã thấy quái vật núi thịt lập tức phóng ra một bước về phía trước, bịch, thân thể nặng nề đạp xuống khiến thủy lao chấn động đến đột nhiên lung lay.

Ngay sau đó, rất nhiều dây leo trên mặt quái vật quấn giao thành chùy, hung hăng đập tới nơi nào đó.

Ầm!

Gạch đá vấy ra, bụi đất tung bay.

Lại điều khiển như cánh tay.

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, khúc mắc nhân quả... Khúc mắc nhân quả của hắn ta ở trong mộng cảnh này là Diệp Huy còn có Thăng Tiên hội!

Thực lực quái vật này kém xa mình thời kỳ toàn thịnh, nhưng đối phó với Thăng Tiên hội đã đủ!

Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức đi ra ngoài.

Nhân gian.

Mưa còn đang lẳng lặng rơi xuống.

Bên đường, Trang Thục công chúa khép tay áo đứng đó, mưa bụi tinh mịn thấm ướt váy nàng, váy lụa đỏ nhạt nhiễm ra màu đỏ hồng như vết máu tươi mới. Nhưng nhìn công chúa vẫn nhã nhặn ưu nhã, vẻ mặt điềm nhiên như vậy.

Bùi Lăng còn đang dùng hệ thống uỷ thác tu luyện.

Hắn đã tu thành [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], hiện tại đang tu luyện thuật pháp Hóa Thần trong truyền thừa Thánh Tử.

Chỉ có điều, hệ thống tu luyện thì tu luyện, nhưng hắn cũng giống vừa rồi, hoàn toàn không thể rời khỏi từ bên trong mộng cảnh.

Ngoài ra, cho đến bây giờ hệ thống đã tặng miễn phí cho hắn rất nhiều vật liệu.

Nhưng Bùi Lăng cũng không thấy vật liệu đưa tặng ở đâu.

Mỗi một lần, hệ thống đều nhắc nhở đưa tặng, sau đó nhanh chóng đưa tặng thành công một cách khó hiểu, tiếp theo bắt đầu tu luyện.

Đột nhiên, Bùi Lăng phát hiện công chúa chậm rãi quay đầu nhìn mình, không biết từ lúc nào trên mặt đã tràn đầy nụ cười rực rỡ, nàng rất vui vẻ nói: "Yểm' tiên đại nhân nhân từ khoan dung độ lượng, uy năng cái thế, phàm nữ càng ngày càng thích 'Yểm' tiên đại nhân!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng trầm xuống, hình như ý chí đọa tiên này rất muốn hắn tu luyện!

Điều này rất bất thường!

Trước tiên dừng lại đã!

Lần ủy thác này kết thúc, lập tức bỏ trốn!

Bây giờ tạm thời không thể rời khỏi mộng cảnh, vậy trước tiên rời khỏi công chúa triều đình bị ý chí đọa tiên điều khiển!

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu hắn: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Thân thể khôi phục quyền khống chế, lúc này Bùi Lăng không do dự chút nào, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, không để lại bất kỳ bóng dáng khí tức gì.

Trang Thục công chúa ngẩn ngơ, chợt khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.

Nhân gian.

Nhà tù.

Ngọc Tuyết Chiếu nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc từng ngụm, ánh mắt hung ác, dã tính lộ ra, lúc này váy áo nàng dính vết máu loang lổ, trên thân ngang một đao dọc một đao vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, vài chỗ lộ ra xương cốt trắng hếu.

Cách nàng không xa, thi thể hai tên ngục tốt đang bất lực ngã xuống đất.

Một bộ trong đó vẫn cầm đao trong tay, đầu cứ thế bị đạp nát.

Một bộ khác thì trải rộng vết trảo, con mắt đã không cánh mà bay, khí tức vẫn còn nhưng đang nhanh chóng suy yếu.

Ngọc Tuyết Chiếu nghỉ ngơi một chút, chợt tiến lên cởi xuống chìa khoá từ trên người một tên ngục tốt trong đó, suy nghĩ lại bẻ gãy ngón tay hắn ta, cầm lấy trường đao.

Sau đó lảo đảo tiến lên mở cửa lớn.

Chẳng mấy chốc, nàng xông ra cửa nhà lao, bỏ chạy ra ngoài trong sự đuổi giết của thủ vệ.

Không trốn bao lâu, một con sông lớn xuất hiện trước mặt...

Nhìn qua con sông lớn vốn nên lạ lẫm lại đầy cảm giác quen thuộc này, trong lòng Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên dâng lên một trận tuyệt vọng: Đây là... Lần thứ mấy rồi?

Trải qua sự liều mạng tranh đấu mới có thể xông ra đại lao, sau đó là thủ vệ đuổi giết như thủy triều, vô cùng vất vả chạy trốn tới bờ sông, nhảy sông chạy trốn, dù cố gắng muốn cao chạy xa bay đến mức nào, cuối cùng sẽ trở lại chiếc nồi lớn trong lao ngục...

Nàng đã thử chạy trốn phương hướng khác, nhưng dù nàng lựa chọn phương hướng nào, cuối cùng sẽ đến trên bờ đê của con sông lớn này.

Ác mộng không ngừng luân hồi, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối!

Lúc này, tiếng la giết sau lưng đang nhanh chóng từ xa đến gần:

"Bắt lấy nàng!"

"Giết nàng!"

"Đập nát xương cốt của nàng!"

"Bắt lấy nàng, kho đầu và móng vuốt của nàng!"

"Thả thêm hành gừng tỏi, dùng tim gan của nàng ngâm rượu!"

"Nàng ở ngay phía trước!"

Chương 1297: Buông tay đánh cược một lần (2)

"Nhanh! Đừng để nàng chạy!"

Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng không tiếp tục nhảy xuống sông mà quay đầu nhìn về phía những thủ vệ và ngục tốt đang đuổi giết nàng.

Không thể chạy trốn nữa!

Trước khi chết, nàng muốn liều một lần cuối cùng, có thể giết bao nhiêu truy binh thì giết bấy nhiêu!

Ngọc Tuyết Chiếu thở sâu xoay người, hai tay giơ trường đao lên, chống đỡ những thủ vệ và ngục tốt kia đánh tới.

Thấy Ngọc Tuyết Chiếu xông lên, vẻ mặt truy binh dữ tợn: "Nàng muốn chịu chết!"

"Đừng trực tiếp giết, để ta cũng chặt một đao!"

"Mang nồi đến chưa? Giết rồi cho luôn vào nồi mới ngon"

"Cho nhiều hương liệu... Tránh có mùi tanh..."

"Lấy máu trước!"

"Lão tử muốn uống sạch máu của nàng!"

"Nhanh!"

"Chém chết nàng!"

"Vào nồi!"

Trong tiếng la hét ầm ĩ mồm năm miệng mười, ngục tốt xông lên phía trước chém một đao về phía đỉnh đầu Ngọc Tuyết Chiếu.

Ngọc Tuyết Chiếu chưa từng học đao, nhưng bây giờ đây là vũ khí duy nhất mà nàng có thể lấy được, thấy đối phương khí thế hung hăng, lúc này nàng học dáng vẻ dùng đao của Bùi Lăng, một đao chém về phía cổ đối phương, lại là cách đấu đá cùng sống chết.

Ngục tốt kia hơi thay đổi sắc mặt, vô thức lui về sau nửa bước, né tránh một đao kia.

Một đao ép địch lùi lại, dường như Ngọc Tuyết Chiếu lập tức đột phá gông cùm xiềng xích nào đó. Vốn thân thể đã rơi vào tình trạng kiệt sức, lại dần tuôn ra càng nhiều lực lượng.

Nàng không hề do dự, trong đầu hiện ra tư thế Cẩu chủ nhân dùng đao, từng chi tiết hiện ra như điện quang hỏa thạch, thủ đoạn xoay chuyển, xoay eo phát lực, lại chém một đao về phía đối phương!

Ngục tốt tức giận nói: "Cùng tiến lên! Chém chết nàng!"

Lúc nói chuyện, hắn ta tiếp tục lui lại vì bị lưỡi đao ép buộc.

Lúc này, truy binh khác cũng đã đuổi tới, đao kiếm búa rìu lập tức rối rít chém về phía Ngọc Tuyết Chiếu.

Xoạt xoạt xoạt...

Ngọc Tuyết Chiếu tránh trái tránh phải nhưng truy binh vây công quá nhiều, quanh người nàng lập tức máu bắn tung tóe, vẫn bị chém ra rất nhiều vết thương.

Nhưng lúc này trong lòng nàng ôm ý chắc chắn phải chết, nửa bước không lùi, vung trường đao điên cuồng chém về phía truy binh!

Huyết quang và đao quang xen lẫn như màn, váy áo Ngọc Tuyết Chiếu đã sớm không còn màu sắc ban đầu, chỉ còn một mảnh đỏ hồng, có mình, có của kẻ địch, vết thương trên người nàng còn đang nhanh chóng gia tăng, tí tách, tí tách, trong tiếng chém giết, tiếng máu tươi nhỏ xuống yếu ớt lại rõ ràng như là một loại tiếng tim đập nào đó.

Huyết dịch hội tụ thành đầm nước nhỏ ở vùng đất trũng bên bờ sông.

Cả người Ngọc Tuyết Chiếu đẫm máu, lúc này đôi mắt hồ ly quyến rũ đa tình bẩm sinh đã tràn ngập sát khí, không biết là mất máu quá nhiều hay quá mỏi mệt, thân thể nàng đã chết lặng, chỉ dựa vào bản năng để vung đao.

Cứ giết lại giết, trong vô thức Ngọc Tuyết Chiếu liên tục vung trường đao vài chục lần cũng không tiếp tục chặt tới bất kỳ vật gì, xung quanh mờ mịt, đã thấy tất cả thủ vệ bị mình chém ở dưới đao.

tứ chi đầu lâu tơi bời tung toé rơi đầy đất, khí tức đã hoàn toàn biến mất.

Xung quanh yên tĩnh, trùng tước đều đã hoảng sợ bỏ trốn, chỉ có cơn gió lưu luyến thổi qua, lúc cỏ lau nằm thấp, phiến lá lớn xẹt qua giữa không trung, tiếng vang rầm rầm.

Cứ như bọt nước bắn lên, từng tầng từng lớp, mọi âm thanh thổn thức.

Ngọc Tuyết Chiếu hoảng hốt lập tức thở phào, thở hổn hển trụ đao mà đứng, chậm rãi ngồi ngay đó.

Ngay sau đó, mỏi mệt, buồn ngủ, suy yếu, đau đớn... Mạnh mẽ kéo tới, Ngọc Tuyết Chiếu không bị khống chế khép hai mắt lại.

Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết vì lý do gì, nàng đột nhiên bừng tỉnh!

Mở mắt ra đã thấy trong tầm mắt là một khoảng bóng tối như thực chất.

ầm ầm...

Tiếng lôi đình nặng nề vang lên từ trên đỉnh đầu.

Tử điện vút không chiếu sáng xung quanh trong chớp mắt.

Chín cột đá đứng che trời, xiềng xích tím xanh xen lẫn quấn quanh như hư ảo, kéo căng một quan tài huyết sắc giữa không trung.

Vô số lôi đình nổ vang phía trên trụ đá, lực lượng thiên kiếp hùng hậu theo xiềng xích trên chín cái cột đá rót vào trong quan tài.

Quan tài kia không ngừng run rẩy như giãy giụa, như chống đỡi, màu sắc xinh đẹp ướt át...

Bên ngoài cột đá, đại mạc hoang vu tối tăm, một vài dị tộc điên dại đứng đấy, lúc này ánh mắt đều yên tĩnh, trong mắt trống trơn tự nhiên như không suy nghĩ gì, ngửa đầu nhìn về phía quan tài giữa không trung, yên tĩnh đứng đó.

Nàng đứng ở phía trước đám dị tộc cuồng ma, bên cạnh còn có Cầu chủ nhân và đồng đạo của Cẩu chủ nhân...

Nhân gian.

Đại lao.

Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện trong đường hành lang tĩnh mịch.

Nhìn nhà tù trống rỗng trước mặt, hắn khẽ nhíu mày.

Đây là một trong những đại lao mà trước đó công chúa hiến tế tế phẩm cho hắn, lúc ấy hắn dùng hệ thống uỷ thác, sau khi kết thúc hệ thống đã bỏ sót một tế phẩm ở nơi đây.

Khi đó hắn chỉ cảm thấy cổ quái nhưng không biết nguyên nhân cụ thể, sau đó gặp ba người Kê Trường Phù, hắn mới nhận ra ngay lúc đó nhận thức của hắn đã chịu ảnh hưởng, rất có thể tên tế phẩm bị hệ thống cố ý để lại là Ngọc Tuyết Chiếu!

Bởi vậy, hắn vừa thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] đã đi thẳng tới nơi đây.

"Không ở nơi này... Là bị kéo ra ngoài chém đầu rồi?" Bùi Lăng nhướn mày, lập tức bước ra ngoài đại lao.

Chương 1298: Tỉnh lại

Hiện tại tu vi của hắn không bị ảnh hưởng, tâm niệm vừa động lập tức xuyên tường mà ra, đã thấy trong viện rộng rãi không có một ai.

Đi ra đại lao, trên đường phố bên ngoài trống rỗng, cũng không thấy nửa bóng người.

Bùi Lăng tìm thẳng tới bên cạnh một con sông lớn, lại không thu hoạch được gì.

Hoàn toàn không phát hiện tung tích của Ngọc Tuyết Chiếu.

Hắn không khỏi nhíu chặt lông mày, nhận thức của mình bị bóp méo, hiện tại đã không tìm được bóng dáng Ngọc Tuyết Chiếu, cũng không thể cảm ứng vị trí của nàng.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, Bùi Lăng nhanh chóng quyết định đi tìm Kê Trường Phù!

Kê Trường Phù hiểu Vĩnh Dạ hoang mạc nhiều hơn hắn, có lẽ đã hiểu được thứ gì đó.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Nhân gian.

Đạo trường ở cửa chợ bán thức ăn.

Lê dân đông nghìn nghịt chen chúc xung quanh đài hành hình, trên mặt đều là vẻ hưng phấn lại chờ mong.

Bọn trẻ chen tới chen lui trong đám người, thỉnh thoảng phát ra tiếng hét non nớt...

Kê Trường Phù bị ép quỳ gối, trói gô, sau lưng cắm thẻ trắng ở trên đài, đao phủ để trần thân trên đỏ hồng lộ ra cơ bắp cứng rắn rõ ràng, ôm quỷ đầu đại đao, mặt mũi đầy dữ tợn bắt chéo chân mà đứng.

Lúc này, trên lưng Kê Trường Phù đã có ba đạo vết đao, mỗi một đạo đều vắt ngang thân thể của hắn ta khiến da tróc thịt bong, mơ hồ thấy xương trắng, máu tươi chậm rãi chảy xuôi.

Vị trí cánh tay trái đã trống rỗng, vết thương vẫn đang nhỏ máu.

Hiện tại hắn ta không chỉ có thương tích trong người, hơn nữa thể lực xói mòn nghiêm trọng... Nhiều nhất còn có thể liều mạng một lần cuối cùng!

Vào lúc này, trong lều đối diện đài hành hình, quan viên áo bào gọn gàng, vẻ mặt uy nghiêm trầm giọng quát: "Canh giờ đã đến!"

Chợt ném một tấm thẻ màu đỏ thắm: "Khai trảm!"

Đao phủ lập tức rút thẻ trắng ở sau lưng Kê Trường Phù, giơ quỷ đầu đại đao nặng nề lên cao...

Kê Trường Phù tâm niệm vừa động, đang chờ có hành động, một bóng dáng u ám, tà ác, bạo ngược, quỷ quyệt đột nhiên xuất hiện.

Ở trong mắt phàm nhân, thân hình kia không có cách nào miêu tả, cũng không thể miêu tả.

Trong chớp mắt nhìn đến, quỷ đầu đại đao trong tay đao phủ rơi xuống đất, keng! Tiếng vang chưa dừng, hắn ta đã hóa thành một con rắn ba đầu không xương không mắt!

Cùng lúc đó, lê dân xung quanh phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn thê lương không giống tiếng người, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ vặn vẹo, biến dị. Trong nháy mắt đã biến thành quái vật mọc đầy lân phiến, sừng thú, hoặc là mọc đầy dây leo và con mắt, hoặc là không tự chủ được dung hợp như núi thịt...

Quan viên trong lều đột nhiên đứng lên: "Tà đọa! Hắn là...

Còn chưa nói hết câu, cả người hắn ta nhanh chóng bành trướng, soạt, trong nháy mắt quan phục cẩm tú căng vỡ ra, hóa thành một quái vật mặt xanh nanh vàng cao lớn...

Thủ vệ xung quanh nhanh chân bỏ chạy, chỉ là vừa chạy ra hai bước, lập tức bắt đầu nhanh chóng biến dị...

Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ Kê Trường Phù, toàn bộ sinh linh ở đây đọa hóa thành quái vật nổi điên!

Kê Trường Phù nhìn qua bóng dáng từng có duyên gặp mặt một lần ở trước mắt, trong lòng chấn động, hoảng sợ nói: "Trọng Minh tông Bùi Lãng? !"

Lúc này trong lòng hắn ta khiếp sợ không gì sánh nổi, Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng mới lên, từ sau khi bắt đầu đại chiến ngụy đạo vẫn chưa từng hiện thân, còn tưởng đối phương vừa tấn thăng Thánh Tử, cần thời gian củng cố tu vi, lại không ngờ hắn cũng tới Vĩnh Dạ hoang mạc?

Nhưng không biết đối phương là "Ninh" tiên sau lưng Thăng Tiên hội, hay "Việt" tiên được Tiên Mẫu đường cung phụng?

Bùi Lăng nhẹ gật đầu với Kê Trường Phù, sau đó gọn gàng dứt khoát nói: "Ta muốn biết tất cả những việc liên quan của Vĩnh Dạ hoang mạc, Đọa Tiên mộng cảnh."

Kê Trường Phù lấy lại tinh thần, lại lập tức khôi phục vẻ ung dung trước đó, bình tĩnh hỏi: "Tôn hiệu của ngươi là gì?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Yểm"..."

Nghe vậy, Kê Trường Phù lập tức khẽ giật mình, trong đầu trống rỗng trong chớp mắt ngắn ngủi, chợt kịp phản ứng.

Thì ra là thết Chẳng trách lúc ở trong giáo, hắn ta triệu tập tất cả chân truyền chưa từng lên chiến trường: "Khang sư đệ" không chỉ lập tức từ chối, sau đó còn dám cò kè mặc cả với hắn ta. Lúc bàn điều kiện ở trước mặt hắn ta lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì!

Cũng khó trách sau khi tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh, đối phương không cùng cùng lúc xuất hiện ở vực sâu với hắn ta, càng chưa từng trở thành tòng tiên của hắn ta!

Hóa ra từ lúc bắt đầu: "Khang sư đệ" là Thánh Tử Trọng Minh tông giả trang.

Đúng!

Lần đó trong cơ duyên phù đảo Vạn Hủy hải, Khang sư đệ cũng tham gia, cuối cùng người còn sống đi ra chỉ có Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang và Trọng Minh tông Bùi Lăng.

Vào lúc đó, Khang sư đệ đã chết!

Hơn nữa, người giết Khang sư đệ chắc chắn không phải Kiều Từ Quang, mà là Bùi Lăng!

Thế nhưng, thủ đoạn của Bùi Lăng này cũng cao minh, tác phong làm việc của hắn không thẹn với danh tiếng "Ma tử trời sinh"!

Đầu tiên là giết Khang sư đệ, sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì khiến trong giáo không hề phát hiện, còn ngụy trang thành thân phận Khang sư đệ thoải mái tiến vào Thiên Sinh giáo, giằng co ở trước mặt Thiếu giáo chủ là hắn ta, ung dung không vội cò kè mặc cả.

Chương 1299: Từng là sư đồ (1)

Toàn bộ quá trình, Thu Đàn Thiên Sinh giáo không phát hiện điều không đúng, Đàn chủ Thu Đàn, trận pháp không phát hiện không đúng, thậm chí hắn ta là Thiếu giáo chủ cũng không phát hiện vấn đề gì!

Thánh Nữ Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt đã là thiên kiêu được thế hệ này công nhận, thủ đoạn của nàng tàn nhẫn, tính tình bá đạo, phong cách hành sự và thiên phú tu luyện đều là người thừa kế mẫu mực trong Thánh đạo.

Nhưng không ngờ Thánh Tử Bùi Lăng mới lên chỉ hơn chứ không kém Lệ Liệp Nguyệt!

Nghĩ tới đây, Kê Trường Phù nhanh chóng tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện nhỏ nhặt kia, đối phương đã đến tìm hắn ta, chắc chắn vì chuyện rời khỏi Đọa Tiên mộng cảnh.

Lập tức, hắn ta đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng hỏi: "Nữ nhân vừa đi theo bên cạnh ngươi đâu?"

Bùi Lăng nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra Kê Trường Phù cũng nhìn ra công chúa có vấn đề.

Thế là, hắn lập tức trả lời: "Vừa rồi ta tìm một cơ hội, thoát khỏi nàng."

Kê Trường Phù thở phào một hơi, sau đó lại hỏi: "Vừa rồi ở đại lao, ngươi không nghe được chúng ta nói chuyện? Cũng không thấy rõ dáng vẻ của chúng ta?"

Bùi Lăng nói: "Đúng vậy."

Quả là thết Ánh mắt Kê Trường Phù ngưng tụ, vừa rồi ở trong đại lao, hắn ta thông qua việc khua khoắng trên không trung mới có thể giao lưu với Bùi Lăng. Nhưng bây giờ không có tên nữ tử trông như phàm nhân kia ở bên cạnh, hắn ta có thể trò chuyện bình thường với Bùi Lăng!

Thủ đoạn như thế, cộng thêm nữ tử kia có thể coi tất cả những "Ngoại tiên" bọn họ cùng Nguyên tiên trong thế giới mộng cảnh thành tế phẩm để tùy ý sắp xếp... Vậy là ý chí đọa tiên đã bắt đầu thức tỉnh!

Nghĩ đến đây, Kê Trường Phù lập tức nói: "Nữ tử phàm nhân kia là ý chí đọa tiên! Đọa tiên đã bắt đầu thức tỉnh!"

"Thế nhưng, ngươi có thể thoát khỏi nàng, nói rõ trình độ thức tỉnh của nàng còn rất thấp rất thấp."

"Nhưng đây cũng không phải thứ mà ngươi và ta có thể chống lại.

"Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi mộng cảnh?"

Kê Trường Phù cau mày, vốn muốn rời khỏi mộng cảnh, chỉ cần sử dụng một chút tạo vật đặc thù trong mộng, nhưng bây giờ đọa tiên thức tỉnh, quy tắc thay đổi, hắn ta cũng phải tốn thời gian thử mới có thể kiểm tra ra cách rời đi.

Thế nhưng...

Hiện tại người khó rời khỏi mộng cảnh nhất là Bùi Lăng!

Bởi vì đối phương bị đọa tiên để mắt tới!

Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả bọn họ rời khỏi mộng cảnh, có lẽ đối phương còn bị nhốt ở trong mộng cảnh!

Đương nhiên, hiện tại tu vi của hắn ta bị phong ấn, vẫn cần mượn dùng lực lượng của Bùi Lăng, tất nhiên sẽ không nói cho đối phương biết nhiều như vậy.

Thế là Kê Trường Phù lập tức nói: "Cần tạo vật trong mộng nhưng nơi này không an toàn, mang ta rời đi trước."

"Có thể" Bùi Lăng gật đầu, nhưng lại nói tiếp: "Nhưng lần trước ngươi đã đồng ý cho ta vật liệu Hóa Thần, hiện tại phải đưa cho ta.

Kê Trường Phù nhướn mày, người Trọng Minh tông đúng là lòng tham không đáy!

Đã đến lúc này rồi, đối phương còn nghĩ đến thù lao.

Hắn ta không hề do dự: "Được!"

Nói xong, lập tức lấy ra một cái túi trữ vật, ném cho Bùi Lăng.

Sau khi Bùi Lăng nhận lấy, mở ra xem xét ngay tại chỗ, thấy đồ bên trong không có vấn đề, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu.

Sau khi cất túi trữ vật đi, lúc này mới dẫn theo Kê Trường Phù rời đi.

Nhân gian.

Thăng Tiên hội.

Mùi hương tanh hôi tràn ngập, trong tầm mắt toàn là chân cụt tay đứt, thây nằm khắp nơi, trên đất một mảnh hỗn độn.

Diệp Huy ngồi trên bảo tọa, ngón tay hơi run rẩy như trong mộng.

Ngay nửa ngày trước, hắn ta vẫn là khôi thủ cao cao tại thượng, nói một câu vạn người đáp lời, ngay cả Đại Lương quốc đối mặt với Thăng Tiên hội ngày càng lớn mạnh, cũng hiện ra xu thế chán nản, lung lay sắp đổ.

Phú quý đỉnh phong chốn phàm trần đã gần ngay trước mặt, dường như dễ như trở bàn tay.

Nhưng chỉ đi thủy lao xử trí một thám tử do triều đình phái tới, vì sao lại biến thành thế này?

Toàn quân tinh nhuệ bị diệt, mình cũng rơi vào tuyệt cảnh...

Hắn ta ngồi trên cao nhìn xuống, nhìn về phía "thám tử triều đình" bên dưới, người kia toàn thân loang lổ vết máu, máu đen đây mặt, dấu vết cực hình dày đặc khắp nơi nhưng dáng đứng thẳng tắp như tiêu thương.

Ánh mắt hắn ta yên tĩnh, một đôi mắt sáng khiếp người như đao kiếm vô hình, lúc nhìn qua, không biết sao Diệp Huy lại vô thức muốn dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn nhau.

Ở sau lưng đối phương là một quái vật như núi thịt, vị trí vốn là khuôn mặt lại mọc đây dây leo, phía trên dây leo là từng tròng mắt màu đỏ ngòm, nhìn trừng trừng vào Diệp Huy.

Diệp Huy lấy lại bình tĩnh, mới một lần nữa đón lấy ánh mắt Ninh Vô Dạ, trên trán hắn ta đầy vẻ kiêng dè: "Ngươi là ai? Dám can đảm ra oai ở địa bàn 'Ninh' tiên, không sợ "Ninh' tiên hạ xuống tiên phạt?"

"Ta là người được "Ninh' tiên chiếu cố, có tiên nhân che chở, cũng không phải những phàm nhân bình thường mà ngươi vừa giết!"

"Hiện tại lùi bước, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!"

Ninh Vô Dạ lạnh lùng nhìn Diệp Huy, lại không trả lời một chữ nào, chỉ đơn thuần ra một mệnh lệnh cho quái vật sau lưng.

Chương 1300: Từng là sư đồ (2)

Ngay sau đó, dây leo trên mặt quái vật núi thịt lập tức tăng vọt, bay về phía Diệp Huy!

Cùng lúc đó, quái vật di chuyển bước chân, bịch, bịch, lao tới bảo tọa, nắm đấm lớn chừng cái đấu đột nhiên nện xuống.

Diệp Huy nhảy lên một cái thi triển độn pháp, hóa thành một đạo quang ảnh né tránh công kích, nhưng bảo tọa của hắn ta lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy.

Hắn ta không rảnh quan tâm những thứ này, lúc này cũng không quấn lấy quái vật, lập tức giết về phía Ninh Vô Dạ.

Ninh Vô Dạ thờ ơ nhìn tình cảnh này, mọi thứ của Diệp Huy đều là hắn ta dạy, muốn dùng thứ hắn ta dạy để đối phó hắn ta, suy nghĩ quá hão huyền!

Tâm niệm vừa động, quái vật lập tức quay đầu vỗ một chưởng về phía Diệp Huy.

Quái vật núi thịt trông như cao lớn vụng về, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, chút độn pháp này của Diệp Huy căn bản không đáng chú ý ở trước mặt nói!

Rầm rầm rầm...

Đôi bên nhanh chóng triển khai kịch chiến, đồ trang trí xung quanh lập tức bị đánh cho vỡ nát, tường trụ sụp đổ, cả tòa kiến trúc to lớn hoa lệ cũng bắt đầu đổ sụp...

Cuối cùng, Diệp Huy bị quái vật trói gô trên dây leo, đôi mắt chui vào trong cơ thể hắn ta, điên cuồng cướp lấy tinh huyết, khí tức của hắn ta kịch liệt suy sụp xuống. Thân thể vốn sáng loáng sung mãn nhanh chóng khô quắt, từng nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt tuổi trẻ của hắn ta.

Tận đến giờ phút này, Ninh Vô Dạ mới mở miệng: "Có di ngôn gì không?"

Diệp Huy thoi thóp, vẻ ác ý trong mắt lại không giảm chút nào, Ninh' tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi...

oán hận nguyền rủa:

Còn chưa nói hết câu, hai tay quái vật đột nhiên hợp lại, trong khoảnh khắc đã nắm nổ hắn ta.

Trong lúc huyết nhục bay lả tả, khôi thủ Diệp Huy Thăng Tiên hội thân tử đạo tiêu!

Trên chính đường đã sụp đổ một nửa, Ninh Vô Dạ đứng một mình, trong lòng thất vọng mất mát.

Từ đầu đến cuối, hắn ta không lộ ra cho Diệp Huy biết bất kỳ điều gì về thân phận của mình, hắn ta lo lắng sau khi nói ra, đối phương tiếp tục lấy thân phận đệ tử cầu xin tha thứ, hắn ta sẽ không xuống tay được.

Hiện tại, cuối cùng chuyện này đã kết thúc...

Thăng Tiên hội do hắn ta tạo ra, cũng bị diệt vì hắn ta...

Vốn tưởng trong hành trình Vĩnh Dạ hoang mạc lần này, mặc dù đường đi biến mất mới rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng sau khi tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh vẫn rất thuận lợi.

Ai biết... Động lòng trắc ẩn nhận đệ tử, đệ tử lại có mưu đồ khác.

Lúc đám đệ tử ký danh bọn họ cầu nguyện từng câu từng chữ không tranh quyền thế, hắn ta tưởng Thăng Tiên hội bị ức hiếp, lại là một đám người hoành hành ngang ngược ở thế gian, ở vào thuật pháp, công pháp mà hắn ta cho muốn phá vỡ triều đình, dấy lên nạn lửa binh đao...

Hắn ta cho rằng đang làm việc tốt, lại chỉ là trợ Trụ vi ngược.

Cuối cùng mình rơi vào ác mộng, lọt vào trong tay những đệ tử này, bị tra tấn gần như chết ở đây...

Trong khúc mắc ngu đần này, theo Diệp Huy đã chết, Thăng Tiên hội đã hủy diệt, cuối cùng cũng kết thúc...

Đang nghĩ ngợi, Ninh Vô Dạ đột nhiên phát hiện lực lượng của mình bắt đầu khôi phục một chút xíu, tất cả trước mắt như mặt kính vỡ nát...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối dày đặc như thực chất nhét đầy toàn bộ thiên địa.

Chín cột đá yên tĩnh đứng sừng sững, điện quang xanh tím chiếu sáng hoang mạc trong một khoảng ngắn ngủi.

Trên xiềng xích ngưng tụ kiếp lực không ngừng lay động, quấn chặt, lôi kéo quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

Bên ngoài cột đá, dị tộc điên dại đứng tốp năm tốp ba, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì ngước nhìn quan tài.

ở vị trí gần cột đá, Ninh Vô Dạ nhắm nghiền hai mắt, toàn thân loang lổ vết máu, vết thương đáng sợ, áo bào đã bị máu thấm ướt; bên cạnh hắn ta là Chung Quỳ Việt Cức khí tức suy yếu; nơi xa hơn chút là Kê Trường Phù ở sau lưng có ba đạo vết thương sâu đủ thấy xương, cánh tay trái đã biến mất.

Ngọc Tuyết Chiếu mở mắt ra, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía quan tài lơ lửng giữa chín trụ đá, ngay khoảng khắc ánh mắt chạm đến quan tài, trong lòng nàng lập tức xuất hiện rung động mãnh liệt.

Bên trong quan tài luôn tản ra khí tức ngang ngược, hỗn loạn, điên cuồng... Đủ loại đáng sợ không gì sánh kịp!

Lúc này, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai đã trở nên vô cùng yếu ớt, đứt quãng, dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Cũng không biết trong quan tài kia phong cấm sự tồn tại gì, dường như chỉ cần mình hơi có chút suy nghĩ bất kính sẽ bị một ý niệm trong đầu hắn ta diệt sát, thậm chí thần hồn cũng không còn sót lại chút gì!

Không thể ở lại chỗ này quá lâu, nhất định phải lập tức rời đi!

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức rùng mình, đang muốn hành động đột nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu, lúc này nàng mới phát hiện cả người mình cũng chồng chất vết thương, loang lổ vết máu.

Nàng đã mang vết thương trong mộng cảnh về hiện thực!

Loại tình huống này, trong chốc lát Ngọc Tuyết Chiếu cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nàng lập tức lấy ra một viên đan dược chữa thương, nuốt vào.

Không giống với trong mộng cảnh, sau khi nàng ăn đan dược vào, thương thế và khí tức nhanh chóng khôi phục.

Lúc này Ngọc Tuyết Chiếu mới ngạc nhiên phát hiện, tu vi của mình lại đã đạt đến Kết Đan đỉnh phong.

Chương 1301: Không phải ta trộm

Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện điều gì đó, lập tức nhìn Cầu chủ nhân đang đứng bên cạnh.

Đã thấy Cẩu chủ nhân nhắm nghiền hai mắt đột nhiên vươn tay, lấy ra một túi trữ vật từ trên người Kê Trường Phù cách đó không xa...

Ngọc Tuyết Chiếu ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức đi qua, vui vẻ nhận lấy toàn bộ túi trữ vật còn dư lại trên người Kê Trường Phù.

Ngay sau đó, nàng lại cất kỹ túi trữ vật ở trên người Quy Hoành Thu và Sở Ma đang rơi rớt trên đất.

Ánh mắt nhìn xung quanh, thấy còn có hai tên tu sĩ Nhân tộc, một người mặc xa hoa, một người trông có vẻ đơn giản, nhưng vải áo cũng rất tinh tế, nhìn qua có thể biết ngay xuất thân không tầm thường, giá trị bản thân không ít.

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức không khách sáo, trực tiếp đi qua vơ vét toàn bộ túi trữ vật trên người Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức.

Sau khi thu hoạch lớn, Ngọc Tuyết Chiếu vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, có thể rời đi!

Cân nhắc đến Cẩu chủ nhân xảy ra chuyện, mình cũng không thể sống một mình, bởi vậy nàng gọi vài tiếng, không thấy Cẩu chủ nhân tỉnh lại, dứt khoát đi qua cõng Bùi Lăng trên lưng, dự định bay thẳng ra khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỉ có điều, nàng vừa cõng Cẩu chủ nhân lên, lại phát hiện không biết tại sao Cẩu chủ nhân vô cùng nặng nề, cứ như núi lớn vạn trượng.

Lấy tu vi Kết Đan đỉnh phong của nàng, lại còn là yêu thú, nhục thân càng rắn chắc hơn tu sĩ Nhân tộc cùng cấp, cũng cảm thấy không chịu nổi trọng lượng của đối phương, đừng nói đến phi độn, ngay cả di chuyển cũng không làm được.

Ngọc Tuyết Chiếu tỏ ra nghi ngờ, đúng vào lúc này Ninh Vô Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm ý hùng hậu từ từ bay lên như mặt trời mới ra, cắt phá bóng tối, xé rách kiếp vân, khiến khu vực chín cột đá lập tức sáng ngời.

Ninh Vô Dạ cũng nhìn về phía chín cột đá và quan tài trước tiên.

Ánh mắt hắn ta nhìn quan tài cực kỳ kiêng dè, chỉ là nhanh chóng lấy lại tinh thần, phát hiện mình mang thương thế trong cơn ác mộng về hiện thế, thế là hắn ta lập tức đưa tay sờ về phía túi trữ vật bên hông, chuẩn bị sử dụng một viên đan dược chữa thương trước.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta không sờ soạng được cái gì...

Ninh Vô Dạ nhướn mày liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt lập tức khóa chặt Ngọc Tuyết Chiếu đã tỉnh lại trước hắn ta một bước.

Ngọc Tuyết Chiếu trừng mắt nhìn, lập tức giải thích: "Ta không trộm túi trữ vật của ngươi."

Đọa Tiên mộng cảnh.

Hình dáng thành trì đã dần biến mất sau lưng.

Xung quanh tùng bách rậm rì, cỏ cây che đậy.

Bùi Lăng dẫn theo Kê Trường Phù chậm rãi rời đi.

Kê Trường Phù luôn để ý động tĩnh xung quanh, cho đến lúc này trong lòng mới hơi thả lỏng.

Có vị "Ngoại tiên" Bùi Lăng không bị hạn chế tu vi giúp đỡ, cuối cùng hắn ta đã rời khỏi ác mộng luân hồi vừa rồi!

"Nơi này là đất hoang, bốn bề vắng lặng, vô cùng an toàn." Đúng vào lúc này, Bùi Lăng dừng chân: "Ngươi có thể cho ta tạo vật trong mộng."

Nghe vậy, vẻ mặt Kê Trường Phù bình tĩnh, hiện tại Bùi Lăng nói ra bất kỳ điều kiện gì, hắn ta đều không thể cự tuyệt!

Nếu không, lấy diễn xuất của vị Ma tử Thánh đạo trời sinh này, hắn ta chắc chắn lập tức chết trong mộng cảnh.

Thế là Kê Trường Phù đột nhiên lấy ra một vật, lại là một mũi tên đá chế tác thô ráp nhưng chỉ dài hai tấc, cứ như đồ chơi hài đồng.

"Tạo vật trong mộng này tên là mũi tên Phá Mộng, dưới tình huống bình thường, sau khi thôi động có thể khiến người ta thức tỉnh từ trong mộng cảnh" Hắn ta đưa nó cho Bùi Lăng, giải thích, "Chỉ có thể dùng vật này một lần"

"Thế nhưng, hiện tại đọa tiên đã bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa mộng đẹp đã biến thành ác mộng, ta cũng không thể đảm bảo vật này còn có tác dụng hay không."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lập tức tiếp nhận mũi tên Phá Mộng.

Liên quan tới "tạo vật trong mộng", hắn đã nghe nói từ bên "Ninh", hiện tại cũng không sợ Kê Trường Phù dám can đảm lừa hắn.

Hơn nữa, tạo vật trong mộng này là duy nhất một lần, hắn cũng không dám để đối phương sử dụng trước, nếu không một khi đối phương rời khỏi mộng cảnh, hắn làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nói hai lời, trực tiếp thúc giục mũi tên Phá Mộng.

Dù sao nếu mình không thể rời khỏi mộng cảnh, vậy để Kê Trường Phù tiếp tục cung cấp những biện pháp khác. Hiện tại đối phương bị phong ấn tu vi, trên người bị trọng thương, không phản kháng được hắn!

Sau khi mũi tên Phá Mộng bị thôi động, lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng như mộng như ảo.

Trước mắt Bùi Lăng trở nên hoảng hốt, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trong một đại lao lờ mờ âm u lạnh lẽo.

Trong nhà tù hai bên toà đại lao này giam giữ lấy rất nhiều phạm nhân hung thần ác sát, tản ra sự ác ý như thực chất.

Trang Thục công chúa mặc áo trắng váy đỏ, chải Bách Hợp Kế, dáng vẻ nhã nhặn, vẻ mặt ưu nhã cung kính đứng ở một bên.

Công chúa sóng mắt lưu chuyển, nhìn Bùi Lăng khẽ cười nói: "Tế phẩm đã chuẩn bị kỹ càng, mời 'Yểm' tiên tiếp thu."

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi do dự, chợt cảm thấy nhiều tế phẩm như vậy cũng không tệ, mình thật sự nên nhận lấy.

Thế là hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muối tu luyện! Một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] ˆ

Chương 1302: Hiến tế trước mặt mọi người (1)

Thế gian.

Đất hoang.

Sau khi Kê Trường Phù thấy mũi tên Phá Mộng bị thôi động, ánh sáng như mộng ảo bao phủ Bùi Lăng, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không khỏi nhíu mày.

Sau khi mộng đẹp chuyển biến thành ác mộng, rõ ràng quy tắc đã thay đổi, sao tạo vật trong mộng còn có thể để người ta rời khỏi mộng cảnh?

Trầm ngâm một lát, Kê Trường Phù khẽ lắc đầu không quan tâm những chuyện đó, hắn ta cũng chỉ có một món tạo vật trong mộng, hiện tại đã bị Bùi Lăng dùng mất, hắn ta muốn rời khỏi mộng cảnh, nhất định phải thử cách khác...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỉ có điện quang mới có thể chiếu sáng bóng tối trong chớp mắt, Ninh Vô Dạ cau mày nhìn Ngọc Tuyết Chiếu.

Hắn ta còn tưởng túi trữ vật bị rơi mất trong Đọa Tiên mộng cảnh, hóa ra bị Hồ yêu này trộm mất!

Đang muốn mở miệng, Ninh Vô Dạ đột nhiên chú ý tới hai người cách Ngọc Tuyết Chiếu không xa.

Một là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù, hiện tại người này đứt mất một cánh tay, trên vạt áo loang lổ vết máu, khí tức cực kỳ suy yếu, hiển nhiên đã chịu thiệt thòi lớn ở trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Một người khác đã từng gặp một lần ở Vạn Hủy hải, chính là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng mới lên!

Không giống với tất cả bọn họ, lúc này Bùi Lăng không chỉ lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa tinh thần vô cùng khoan khoái, quanh người pháp lực hùng hậu, chắc chắn đã đạt được rất nhiều chỗ tốt ở trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Hiện tại hai người này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nếu bây giờ ra tay...

Nghĩ tới đây, Ninh Vô Dạ lập tức khẽ lắc đầu, đánh lén ám toán không phải hành động của chính đạo, làm trái với kiếm tâm của hắn ta. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản đọa tiên thức tỉnh!

Trên một điểm này, dù là chính ma, lập trường đều nhất trí.

Không ai hy vọng đọa tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc thật sự thức tỉnh.

Bởi vậy, dù là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo hay Thánh Tử Trọng Minh tông, có lẽ tiếp theo đều là minh hữu.

Ngoài ra, còn có Hồ yêu này, cũng không biết đối phương không tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh, hay tỉnh lại nhanh hơn hắn ta một bước.

Tóm lại vừa rồi đối phương chỉ trộm túi trữ vật, lại chưa từng hại người, nhìn từ một điểm này hắn ta cũng không so đo với đối phương...

Nghĩ tới đây, Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Trả lại túi trữ vật cho ta.

Ngọc Tuyết Chiếu cực kỳ không tình nguyện nhưng thấy tu vi đối phương cao hơn mình quá nhiều, Cầu chủ nhân lại đang ngủ say, không thể không lấy ra một cái túi trữ vật kiểu dáng cổ xưa ném về phía đối phương.

Ninh Vô Dạ đưa tay đỡ được, lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt từ đó ăn vào.

Chẳng mấy chốc, khí tức của hắn ta bắt đầu khôi phục, thương thế quanh người cũng nhanh chóng khỏi hẳn.

Chỉ chốc lát sau, trạng thái của Ninh Vô Dạ đã khôi phục bảy tám phần.

Ngay lúc này, Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên mở hai mắt ra!

Hắn ta như người đuối nước vừa lên bờ, thở dốc từng ngụm, mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống từ trán.

Chung Quỳ Việt Cức lập tức thấy quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

Hắn ta thay đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị.

Cách đó không xa, Ninh Vô Dạ trầm giọng mở miệng: "Việt Cức huynh, ngươi thế nào?"

Chung Quỳ Việt Cức lấy lại tinh thần nhìn Ninh Vô Dạ, khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.

Đã thấy điện quang chiếu sáng khoảng hoang mạc này, có vài dị tộc điên dại đứng bên ngoài chín cột đá che trời, đều không suy nghĩ gì ngước nhìn quan tài huyết sắc.

Ngoài ra, còn có một Hồ yêu đã thức tỉnh, cùng hai tên tu sĩ Nhân tộc quần áo đẹp đẽ vẫn đang nhắm hai mắt, còn đang ở trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Lúc ánh mắt Chung Quỳ Việt Cức đảo qua Ngọc Tuyết Chiếu rất bình tĩnh, không có địch ý gì, ngược lại lúc nhìn Bùi Lăng và Kê Trường Phù không nhịn được cau mày, nhưng cuối cùng không nói gì.

Rất hiển nhiên, hiện tại chỉ có hắn ta, Ninh Vô Dạ và Hồ yêu thoát khỏi Đọa Tiên ác mộng.

Lấy lại bình tĩnh, Chung Quỳ Việt Cức hơi mất tiếng nói: "Ta cần khôi phục trước đã."

Nói xong, hắn ta đang chuẩn bị lấy đan dược ra dùng, lại nghe con Hồ yêu kia đột nhiên nói: "Chỗ ta có đan dược chữa thương, đưa cho ngươi."

Không đợi đối phương trả lời, Ngọc Tuyết Chiếu nhanh chóng lấy ra một viên đan dược óng ánh mượt mà, đan văn đẹp đẽ rõ ràng ném về phía Chung Quỳ Việt Cức.

Chung Quỷ Việt Cức khẽ giật mình, không cảm nhận được đan dược có vấn đề gì liền đưa tay nhận lấy, dùng thần niệm quét qua thấy là một viên đan dược cực phẩm, rất thích hợp cho tình huống hiện tại của hắn ta.

Xác định đan dược không có vấn đề, Chung Quỳ Việt Cức khẽ gật đầu, chợt nói: "Tạ ơn"

Thế là, hắn ta ăn đan dược vào bắt đầu khôi phục, trong chốc lát lại không chú ý tới túi trữ vật trên người mình đã biến mất...

Chung Quỷ Việt Cức còn đang khôi phục, Kê Trường Phù cũng đột nhiên mở hai mắt ra!

Lúc này tình trạng của hắn ta rất tệ!

Chẳng những mất đi một cánh tay, đến bây giờ ba vết đao sau lưng chưa từng khỏi hẳn, máu tươi không ngừng chảy ra mang theo sinh cơ của hắn ta.

Mở mắt ra thấy bóng tối nặng nề, Kê Trường Phù thầm thở phào, cuối cùng đã trở lại Vĩnh Dạ hoang mạc!

Chương 1303: Hiến tế trước mặt mọi người (2)

Còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên Bùi Lăng còn trong ngủ say lại đưa tay bấm pháp quyết.

Chẳng mấy chốc, dị tộc điên dại xung quanh vẻ mặt hốt hoảng, đồng loạt quay đầu, chuyển ánh mắt từ quan tài huyết sắc sang Bùi Lăng.

Bùi Lăng lại thi triển [Hoặc Hồn thần thông] khống chế những dị tộc này.

Yểm' tiên nhân từ, chúng ta có thể phụng dưỡng 'Yểm' tiên là phúc đức ba đời!"

"Nguyện làm chó săn dưới trướng 'Yểm' tiên!"

"Chúng ta nguyện vĩnh viễn quy y 'Yểm' tiên...

Dị tộc điên dại hé miệng, vẻ mặt và giọng điệu không khác gì nhau, nói đâu ra đấy, thân hình đang chầm chậm tán loạn...

Cùng lúc đó, màu sắc quan tài huyết sắc sáng rõ, bên trong đột nhiên vang lên tiếng va đập "phanh phanh phanh"!

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt ba người Ninh Vô Dạ, Chung Quỳ Việt Cức và Kê Trường Phù đồng thời thay đổi!

Thánh Tử Trọng Minh tông đang giúp đỡ đọa tiên thức tỉnh!

Ninh Vô Dạ không hề do dự, lúc này ra tay đánh ra một đạo kiếm khí to lớn cuồn cuộn, chém về phía Bùi Lăng!

Kiếm khí vừa ra, thân hình Bùi Lăng khẽ động đậy, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, lúc lại xuất hiện đã ở nơi xa.

Ba người Ninh Vô Dạ thấy thế, trong lòng đều nặng nề: Độn pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, ngay cả thị lực của bọn họ cũng khó mà bắt giữ... Là độn pháp chiêu bài của Trọng Minh tông, [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] !

Nhưng Bùi Lăng tu vi Nguyên Anh sao có thể tu thành [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] ?!

Trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, ba người nhanh chóng tỉnh táo lại, không hề giao lưu bất cứ điều gì lại ăn ý đồng thời ra tay.

Thanh kiếm sau lưng Ninh Vô Dạ kêu lên leng keng, phi kiếm bản mệnh gào thét mà ra, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi chém về phía Bùi Lăng!

Chung Quỳ Việt Cức tâm niệm vừa động, mi tâm lập tức hiện ra một ngọc tỉ màu vàng kim nhạt, trên ngọc tỉ kia điêu khắc đủ loại nhân vật sơn thủy, hoa, chim, cá, sâu, bách tộc vạn thú, khí tức nặng nề, cổ xưa, quang minh, ấm áp... Đây là pháp bảo bản mệnh của hắn ta, ấn tỉ Đông cung.

Ngọc tỉ lên không, lập tức một đạo hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ Bùi Lăng, trong nháy mắt giữ chặt không gian chung quanh hắn.

Ngay lúc này, Thiên Ý Ngọc ở mi tâm Kê Trường Phù lấp lóe ánh sáng nhạt, thương thế quanh người hắn ta đã khôi phục gần nửa, không rảnh đau lòng Thiên Ý Ngọc đang nhanh chóng ảm đạm đi, hắn ta đã lấy ra Pháp Tướng.

Trước đó là Thần Ma tướng tám tay, bây giờ đã chỉ còn lại bốn tay.

Bốn bắp thịt cuồn cuộn, trong cánh tay màu xanh lam nhạt giơ đao thương búa rìu cùng nhau chém xuống, phong tỏa tất cả phương hướng trốn chạy của Bùi Lăng.

Oanh!"

Ba người thừa kế của chín môn phái lớn toàn lực ra tay, tiếng động không thể coi thường, phía dưới cột đá lập tức cát bay đá chạy, thuật pháp bộc phát ra tia sáng, thậm chí trong nháy mắt còn lấn át điện quang trên bầu trời.

Mặt đất trong cả hoang mạc khẽ run lên, chợt nhanh chóng nứt nẻ thành từng vết rách.

Trong bóng tối truyền đến tiếng gào thét của rất nhiều rắn rết, trong cát sồi xuất hiện lưu ly phản quang.

Bụi mù cuồn cuộn, lúc Bùi Lăng xuất hiện lại đã ở phía xa, tránh đi một kích mà ba người liên thủ, nhưng bên hông hắn lại thêm một vết máu da tróc thịt bong.

Cửu Nghi sơn.

Bí cung trong lòng đất.

Hai ngọn Mệnh Hồn đăng lơ lửng thiêu đốt.

Ngọn lửa trên hai ngọn đèn đều là vài thước, cháy hừng hực, mạnh mẽ tràn đầy.

Một lão giả áo bào vàng râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nhiên, hắn ta cảm thấy tia sáng trước mắt ảm đạm, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy hai ngọn đèn như bị trọng thương gì đó, nhanh chóng tuể oải.

Rất hiển nhiên, chủ nhân Mệnh Hồn đăng đã gặp nguy hiểm liên quan đến sống chết!

Thấy cảnh này, sắc mặt lão giả áo bào vàng lại không thay đổi chút nào, chủ nhân hai ngọn đèn này, một chiếc là Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức; một chiếc khác là Kiếm Tử Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ.

Hai vị này, theo thứ tự là người thừa kế Lưu Lam hoàng triều và Hàn Ảm Kiếm tông.

Vào lúc này, một kiếm khách áo vải ngẩng đầu đi vào.

Thoạt nhìn hắn ta đang lúc tráng niên, quần áo đơn giản, vác một thanh trọng kiếm không có chút trang trí nào. Hình dáng khuôn mặt hắn ta kiên cường, toàn thân kiếm ý lạnh thấu xương, hai con ngươi đặc biệt sáng ngời, cứ như là lưỡi đao ra khỏi vỏ, lúc nhìn quanh có thể lấy ánh mắt tổn thương người.

Vừa vào cửa, kiếm khách đã hỏi: "Tình huống như thế nào?"

Lão giả áo bào vàng lạnh nhạt trả lời: "Đã bắt đầu ứng kiếp nhưng có thể thành hay không, vẫn phải xem tạo hóa của bọn họ"

Kiếm khách khẽ gật đầu, mắt nhìn hai ngọn Mệnh Hồn đăng đột nhiên sa sút kia, cũng tán bào ngồi xếp bằng xuống bồ đoàn cách đó không xa.

Chín môn phái lớn là tông môn hàng đầu ở Bàn Nhai giới, tuy chính tà có khác, nhưng sẽ thiết lập đủ loại thử thách cho đệ tử kế thừa đại nghiệp.

Lấy Trọng Minh tông làm ví dụ, chân truyền muốn tấn vị Thánh Tử Thánh Nữ cần leo lên Vạn Tộc Huyết Thê trước mắt bao người, trong quá trình này phải trấn áp thiên kiêu cùng thế hệ mới có thể đăng lâm huyết tọa, tiếp nhận truyền thừa nòng cốt chân chính của tông môn, trở thành người kế nhiệm Tông Chủ.

Chương 1304: Cơ duyên Hóa Thần

Luân Hồi tháp, sau khi Thiếu Phù Đồ sinh ra cũng cần bắt đầu từ đệ tử tầng dưới chót.

Luân Hồi tháp lo lắng thiên địa gánh chịu có hạn, vì vậy từ lúc đệ tử tông môn bắt đầu nhập môn, mỗi một tâng đi lên đều chỉ lấy năm phần.

Dù có đôi khi tông môn khí vận bộc phát, trong cùng một đám đệ tử có thiên kiêu tụ tập, chi lan ngọc thụ chỗ nào cũng có, cũng có ít nhất một nửa đệ tử phải chết!

Từng tầng tuyển chọn như thế, mãi cho đến cuối cùng chọn ra người thắng duy nhất, sẽ là Thiếu Phù Đồ lệnh!

Chính đạo không coi mạng người như cô rác giống Ma môn, nhưng đối với đệ tử tiếp quản cơ nghiệp to lớn như vậy, cũng yêu cầu hắn ta nhất định có thể một mình gánh vác một phía!

Nếu ngay cả mình cũng không bảo vệ được, sao có thể gánh vác nổi trách nhiệm một tông? Sao có thể che chở đồng môn? Sao có thể vào lúc Ma môn hoành hành ngang ngược, vẫn giữ được chính khí tràn ngập, giúp đỡ thiên địa chính nghĩa?

Bởi vậy, đệ tử năm tông chính đạo tầm thường có thể không cần luôn sống trong hoàn cảnh mạnh được yếu thua, không tiến thì chết như truyền nhân Ma môn. Nhưng là đệ tử y bát được bồi dưỡng thành chuẩn Tông Chủ, tuy lúc tuổi còn trẻ sẽ được sủng ái, tu vi tuổi tác đến trình độ nhất định cũng cần thử thách kinh nghiệm thật nghiêm khắc.

Thậm chí một số lúc, thử thách của người thừa kế chính càng nguy hiểm hơn Ma môn! Càng tàn khốc hơn!

Lần này Vĩnh Dạ hoang mạc có biến đổi, vốn chính đạo dự định điều động trưởng lão có kinh nghiệm hay là cao tầng tu vi càng cao cường hơn tiến về.

Nhưng hai người Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức đều đến lúc nên Hóa Thần... Vừa hay dùng để thử thách hai người!

Trong bí cung, giao châu như ánh trăng chiếu xuống ánh sáng ôn hòa.

Sau khi im lặng một lát, kiếm khách áo vải chậm rãi nói: "Tu sĩ đi vào Hóa Thần là cảm ngộ thiên địa, bắt đầu mượn vĩ lực tự nhiên để lĩnh hội pháp tắc tạo hóa"

"Tiến vào cảnh giới này mới có thể tạo nên hóa thân"

"Hóa Thần nhất định có Thiên kiếp, lấy quy mô Thiên kiếp chia làm tam kiếp Hóa Thần, lục kiếp Hóa Thần, cửu kiếp Hóa Thần và... Vạn kiếp Hóa Thần"

"Tu sĩ Hóa Thần bình thường đều là tam kiếp Hóa Thần."

"Chỉ có thiên kiêu chân chính của chín tông môn mới có hy vọng lục kiếp Hóa Thần"

"Một khi thành tựu cửu kiếp Hóa Thần, mới tính là chân chính bước vào trường sinh đại đạo."

"Về phần vạn kiếp Hóa Thần...

"Nghe đồn khai phái tổ sư chín tông môn ta, lúc Hóa Thần đều là vạn kiếp!"

"Nhưng đây chỉ là truyền thuyết"

"Hiện tại cực hạn Hóa Thần là cửu kiếp Hóa Thần"

Lão giả áo bào vàng từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói: "Lấy nội tình hiện tại của Ninh tiểu tử và Việt Cức, Hóa Thần dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong tình hình như vậy, cũng là lục kiếp Hóa Thần"

"Muốn cửu kiếp Hóa Thần, cũng như câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm của phàm tục."

Kiếm khách áo vải gật đầu: "Lần này Vĩnh Dạ hoang mạc dị biến, tình huống không đơn giản. Trong chuyến đi này, hai tiểu bối này nhất định gặp việc vô cùng hung hiểm, nhưng cũng là cơ duyên to lớn!"

"Chỉ cần bọn họ có thể có được dù là một tia tiên lực của đọa tiên, hoặc là xông ra Đọa Tiên ác mộng, sẽ có hy vọng cửu kiếp."

"Cửu kiếp Hóa Thần..." Lão giả áo bào vàng nói: "Hy vọng đám tiểu bối đừng cô phụ sự kỳ vọng của chúng ta."

Hắn ta khẽ nhíu mày: "Ma môn ngày càng hung hăng ngang ngược, phúc tộ của hắn lại không suy."

"Lấy Trọng Minh tông làm ví dụ, trước có yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt, chưa nói phẩm hạnh, thiên phú thực lực xứng là nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ."

"Lại có Ma tử Bùi Lăng kia làm điều ngang ngược, ma tính sâu nặng nhưng tu vi nhanh nhẹn chưa từng nghe thấy, chắc hẳn không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa thể chất cũng có chỗ đặc thù giống Ninh tiểu tử..."

"Ma môn nô dịch chư tộc, tàn sát thiên hạ, nếu để nó chiếm thế thượng phong, chỉ sợ toàn bộ Bàn Nhai giới cũng hóa thành Đọa Tiên ác mộng."

"Lấy ánh sáng kiềm chế bóng tối, tất nhiên ánh sáng càng cường thịnh hơn. Dù sao, người đen tối vì tư lợi vẫn cướp đoạt xâm chiếm, không cần cân nhắc quá nhiều. Người ngay thẳng còn cần chiếu sáng, che chở người khác."

"Nếu đám tiểu bối kém hơn loại người Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt, còn ai đến giúp đỡ nhân nghĩa lễ nghi trong thiên hạ này?"

Hai người đang nói chuyện, một chiếc Mệnh Hồn đăng trong đó đột nhiên nhảy một cái, ngọn lửa đột nhiên tăng vọt vài thước, cường thịnh vô song, vô cùng sắc bén, kiếm ý cuồn cuộn to lớn bộc phát ra từ đó.

Lão giả áo bào vàng và kiếm khách áo vải đều mừng rỡ, đây là Mệnh Hồn đăng của Ninh Vô Dạ!

"Hay lắm Ninh tiểu tử!" Ánh mắt Lão giả áo bào vàng sáng ngời, vỗ tay khen ngợi: "Không tệ! Rất không tệ! Kiếm ý này thuần túy lạnh thấu xương, thẳng tiến không lùi, chỉ sợ trong chốc lát Đọa Tiên ác mộng cũng hơi không đàn áp được... Có hy vọng cửu kiếp!"

Kiếm khách áo vải cũng thầm thở phào, mỉm cười nói: "Còn phải chờ sau khi hắn đi ra, mới có thể biết được."

Lại sau một lúc lâu, một ngọn Mệnh Hồn đăng khác cũng đột nhiên ánh sáng bùng lên, hỏa diễm xen lẫn một chút hỗn loạn, khí tức cuồng bạo bừng bừng tăng lên.

Sau khi thấy cảnh này, hai người vẫn căng cứng như dây cung mới bình tĩnh lại, Chung Quỳ Việt Cức đã thoát khỏi hiểm cảnh, có tư cách cửu kiếp Hóa Thần!

Chương 1305: Chúng sinh (1)

Hơi suy nghĩ, kiếm khách áo vải mở miệng: "Kiếm ý của Vô Dạ lột xác, có nghĩa đã vượt qua Đọa Tiên ác mộng."

"Khí tức của Chung Quỳ tiểu tử hơi hỗn tạp, chắc đã đạt được một tia tiên lực của đọa tiên, sau khi chải vuốt một phen có thể luyện hoá để sử dụng cho bản thân"

Lão giả áo bào vàng gật đầu: "Hai hậu bối đã thông qua thử thách, có thể phái người đi Vĩnh Dạ hoang mạc nghênh đón"

Nói xong, hai người đồng thời tâm niệm vừa động, tự mình truyền âm sắp xếp.

Đọa Tiên mộng cảnh.

Trong đại lao mờ tối, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển thành thạo tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Trong lòng của hắn lo lắng, Kê Trường Phù cho hắn tạo vật trong mộng mũi tên Phá Mộng, lại truyền tống hắn đến bên cạnh công chúa!

Kê Trường Phù cố ý hại hắn? !

Không, không có khả năng!

Đọa tiên thức tỉnh, những tu sĩ tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc như bọn họ đều chết!

Có lẽ Kê Trường Phù sẽ tính toán hắn, nhưng tuyệt đối không thể lấy tính mạng của mình ra để nói đùa.

Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo không phải Đế Tử Vô Thủy sơn trang.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức có thể khẳng định, người ra tay thật sự là ý chí đọa tiên.

"Chờ lần này hệ thống tu luyện kết thúc, ta còn phải sử dụng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn]..."

"Nhất định phải rời xa ý chí đọa tiên, nếu không lại dùng tế phẩm tu luyện sẽ xảy ra vấn đề lớn!"

"Chờ chút nữa nói lại tình huống này với Kê Trưởng Phù, xem hắn có ý tưởng gì...

Bùi Lăng đang suy nghĩ cách đối phó tiếp theo, đột nhiên bên hông truyền đến một cơn đau đớn do cắt đứt dữ dội, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã thấy Trang Thục công chúa vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, đột nhiên lạnh mặt, nói: "Có người khinh nhờn 'Yểm' tiên đại nhân, đại nhân yên tâm, phàm nữ đi một lát sẽ trở lại, sẽ chém người khinh nhờn thành muôn mảnh!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng công chúa nhìn như phàm nhân nhanh chóng nhòe đi, lại biến mất vào trong hư không.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, lúc này không quan tâm thương thế trên người, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] biến mất trong đại lao.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối tràn ngập, lạnh lẽo quỷ quyệt.

Áo bào Ninh Vô Dạ nhuốm máu, sát cơ lạnh thấu xương, Chung Quỳ Việt Cức đứng bên cạnh hắn ta cũng loang lổ vết máu, vẻ mặt hai người đều nghiêm nghị.

Ở nơi xa hơn một chút, là Kê Trường Phù sắc mặt âm trầm.

Bùi Lăng vẫn hai mắt nhắm nghiền, cùng dị tộc điên dại đã lác đác không có mấy đều thờ ơ với tất cả xung quanh.

Tu vi của Ngọc Tuyết Chiếu quá thấp, trước tiên lẩn đi thật xa, lúc này đang cẩn thận quan sát cuộc chiến từ sau một cây cột đá cách bọn họ xa nhất.

"Thánh Tử Trọng Minh tông điên rồi sao? ! Đọa tiên vừa tỉnh, tất cả chúng ta đều phải chết!" Chung Quỳ Việt Cức nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trầm giọng quát.

Ninh Vô Dạ lạnh lùng nói: "Hình như bây giờ hắn vẫn đang ngủ say, có lẽ trong Đọa Tiên mộng cảnh đã xảy ra chuyện gì đó."

Kê Trường Phù hơi suy nghĩ, lập tức mở miệng nói: "Ta đã mất đi tu vi ở trong Đọa Tiên ác mộng, các ngươi thế nào?"

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đồng thanh nói: "Không sai."

Kê Trường Phù nhẹ gật đầu, chợt lại nói: "Vậy được rồi! Bùi Lăng vẫn có được thực lực 'Ngoại tiên' ở trong mộng cảnh, hắn được ý chí đọa tiên ưu ái"

Ý chí đọa tiên ưu ái?

Ninh Vô Dạ nhướn mày, vậy lời nói của Tam Trụ tiên là sự thật, "Yểm" thật sự luôn giúp đỡ đọa tiên thức tỉnh!

Thế nhưng: "Yểm" cũng không phải Vương Cao, mà là Thánh Tử Trọng Minh tông ngụy trang!

Trong thế giới mộng cảnh, đối phương lấy cớ "phàm nhân không thể nhìn thẳng vào tiên" vẫn không để lộ ra khuôn mặt ở trước mặt hắn ta.

Nghĩ tới đây, Ninh Vô Dạ lập tức nói: "Tuyệt đối không thể để đọa tiên tỉnh lại, dù là nguyên nhân gì, bây giờ Bùi Lăng đang trợ giúp đọa tiên, vậy chém giết Bùi Lăng!"

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm lại gào thét mà ra, chém thẳng về phía Bùi Lăng.

Chung Quỳ Việt Cức khẽ gật đầu, dưới tác dụng của dược lực đan dược, bây giờ khí tức của hắn ta đã khôi phục không ít, lúc này lấy ra ngọc tỉ, gieo rắc ra từng mảnh ánh sáng màu vàng óng nhạt, như muốn trực tiếp trấn áp vị Thánh Tử Trọng Minh tông này.

Cùng lúc đó, Kê Trường Phù cũng không nói nhảm gì nữa, Bùi Lăng quá điên cuồng! Cho dù so với Vô Thủy sơn trang, cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Trong tình huống này, tuyệt đối không thể giữ lại đối phương.

Sau lưng hắn ta nhanh chóng dâng lên Thần Ma tướng bốn tay!

Bởi vì lần này có chuẩn bị, trạng thái ba người đều có chỗ khôi phục, lần này ra tay càng mạnh hơn vừa rồi!

Trong khoảnh khắc, kiếm quang sắc bén như muốn chém tất cả; kim quang tràn ngập, nơi đi qua đông cứng tất cả không gian; bốn tay Thần Ma vung vẩy đao thương búa rìu chém ngang chém dọc, chặn đứng tất cả đường đi của Bùi Lăng!

Chương 1306: Chúng sinh (2)

Ba vị người thừa kế tông môn lớn toàn lực ra tay, trong nháy mắt bên cạnh cột đá muôn hình vạn trạng, ánh sáng, âm u lạnh lẽo, nóng rực, băng hàn... Đủ loại khí tức không ngừng hợp thành, Ngọc Tuyết Chiếu là Kết Đan đỉnh phong cũng không chịu nổi, không thể không lui lại, lui lại, lui lại nữa.

Nàng cắn răng một cái, lấy ra một viên đan dược từ trong túi trữ vật ăn vào, cuối cùng loại trừ lực lượng dị chủng bị ăn mòn trong cơ thể, sau khi trốn đến cột đá tiếp tục quan sát.

Đã thấy Cầu chủ nhân không nhúc nhích đứng đấy sắp bị chém thành muôn mảnh, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệch.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, quanh thân lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố như vực sâu như ngục!

Chỉ một thoáng, hỗn loạn, vặn vẹo, cuồng bạo, tà ác, khí tức âm u lạnh lẽo tràn ngập toàn trường.

Oanh! !

Phi kiếm của Ninh Vô Dạ không có bất kỳ kiến công gì, đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ tràn trề không thể kháng cự phá tan, sau khi xoay tròn trên không trung mười mấy vòng, mới khó khăn lắm ổn định thế đi, kiếm quang lóe lên, một lần nữa quay về bên cạnh chủ nhân.

Ngọc tỉ đang đè xuống đỉnh đầu Bùi Lăng cũng bị tung bay ra ngoài, nếu không phải ngọc tỷ này là Thái tử Lưu Lam hoàng triều quản lý, có dân tâm cả nước gia trì, khí vận Hoàng tộc Chung Quỳ thị che chở, chỉ sợ vừa nãy đã xuất hiện vết rách.

Pháp Tướng của Kê Trường Phù bi thảm nhất, bốn cánh tay còn sót lại bị bẻ gãy tận gốc, cánh tay bốn mặt Thần Ma đứt gãy, chảy ra máu Thần Ma vàng đen xen lẫn, khí tức hắn ta lập tức rớt xuống ngàn trượng, trở nên vô cùng suy yếu.

Thiên Ý Ngọc ở mi tâm hắn ta một lấp lóe hồi lâu, mới ổn định thương thế của hắn ta.

Sắc mặt ba người thay đổi, vô cùng chấn động nhìn qua Bùi Lăng.

Đã thấy chẳng biết đôi mắt Bùi Lăng đã biến thành màu trắng thuần túy từ lúc nào, giọng nói trầm thấp, hỗn loạn mở miệng nói: "Chúng sinh, an nghỉ trong mộng ta."

Vừa dứt lời, ba người không có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt cơn buồn ngủ như nước thủy triều, thấy sắp phải lâm vào mộng cảnh lần nữa, nhưng vào lúc này một tràng tiếng động bén nhọn, chói tai, ồn ào đột nhiên truyền vào trong tai ba người.

Ba người lập tức bừng tỉnh.

"ý chí đọa tiên!" Chung Quỳ Việt Cức lập tức lạnh lùng nói.

Ý chí đọa tiên giáng lâm vào nhục thân Bùi Lăng, nếu không ba người bọn họ không thể suýt nữa không chịu nổi một câu của đối phương!

Sắc mặt Ninh Vô Dạ lạnh lẽo, đang định chuẩn bị liều mạng, lại nghe bên tai lập tức vang lên một giọng nói như vô số người xếp chồng lên nhau, ầm ầm nói: "Làm không tệ!"

Nghe vậy, hắn ta ngẩn ngơ, chợt nhận ra đây là một trong Tam Trụ tiên từng gặp hắn ta một lần ở trong mộng cảnh.

Tam Trụ tiên càng không muốn thấy đọa tiên thức tỉnh, tất nhiên người vừa ra tay trợ giúp bọn họ cũng là Tam Trụ tiên.

Lúc này, giọng Tam Trụ tiên lại vang lên: "Các ngươi công kích 'Yểm' ở ngoại giới, bây giờ ý chí đọa tiên rời khỏi bản nguyên mộng cảnh, tạm thời chúng ta đạt được một phần quyền khống chế mộng cảnh..."

"Tiếp theo, chỉ cần chúng ta giải quyết 'Yểm' ở trong bản nguyên mộng cảnh, 'Yểm' sẽ thân tử đạo tiêu ở hiện thế"

"ý chí đọa tiên cũng không thể tiếp tục khôi phục."

"Bây giờ, điều các ngươi phải làm là ngăn chặn ý chí đọa tiên, chúng ta cũng sẽ âm thầm ra tay giúp đỡ."

"Chờ sau khi diệt sát 'Yểm, đến lúc đó ba người các ngươi lập đàn ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, hiến tế thi thể 'Yểm' cho chúng ta"

"Chúng ta có nắm chắc hoàn toàn ma diệt bộ phận ý chí đọa tiên đã thức tỉnh này."

"Khiến nó tiếp tục an nghỉ!"

Nghe đến đây, trong chốc lát Ninh Vô Dạ cũng không lo được thật giả, tình huống hiện tại căn bản không cho hắn ta suy nghĩ nhiều, lúc này nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt!"

Nói xong, Ninh Vô Dạ nhìn về phía Chung Quỳ Việt Cức và Kê Trường Phù, đã thấy hai người này cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta, rất hiển nhiên ba người bọn họ đều được Tam Trụ tiên nhắc nhở!

Thế giới mộng cảnh.

Cây cỏ hỗn tạp mọc thành bụi, đám cỏ xanh um che đậy mặt đất.

Đây là một mảnh đất hoang không người.

Bóng dáng Bùi Lăng đột nhiên bước ra từ giữa hư không, đưa mắt nhìn quanh.

Trước đây không lâu, Kê Trường Phù đã giao tạo vật trong mộng mũi tên Phá Mộng cho hắn ở chỗ này, hiện tại nơi này không có một ai, Kê Trường Phù đã biến mất không thấy gì nữa.

Nhưng không biết là rời khỏi nơi đây, hay rời khỏi mộng cảnh?

Đang nghĩ ngợi, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển một trận, ba "Nguyên tiên" khí tức quỷ quyệt lạnh lẽo, hình thù kỳ quái, đi ra từ đó.

Ba tên "Nguyên tiên" này gần như đã không nhìn ra hình người, một tên giống người nhất, vị trí khuôn mặt lại mọc đầy dây leo chất thịt, trên dây leo sinh ra miệng giác hút và con mắt, thật sự là loại sinh linh ngay cả ác mộng cũng không mơ thấy.

Thế nhưng, hiện tại điều khiến Bùi Lăng cảnh giác là khí tức của bọn nó cực kỳ đáng sợ, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có!

Bùi Lăng cau mày, ba tên "Nguyên tiên" không giống tất cả "Nguyên tiên" mà hắn đã gặp trước đó, khí tức của bọn nó quá mạnh!

Lúc này, ba tên "Nguyên tiên" không nói nhảm bất kỳ điều gì, tên "Nguyên tiên" giống người kia lập tức ra tay, đánh một quyền về phía Bùi Lăng.

Chương 1307: Diệt sát

Một quyền bình thường đánh ra, không có bất kỳ màu sắc đẹp đẽ gì, khí thế lại uy áp vùng thế giới này, chỉ một thoáng nhật nguyệt mất màu, khí tức hủy thiên diệt địa che khuất bầu trời.

Bùi Lăng không chút do dự, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], trong chốc lát đã thoát ra ngoài ngàn vạn dặm.

Đất hoang.

Ba tên "Nguyên tiên" không hề có ý muốn đuổi theo, một tên trong đó như sương đen hội tụ cũng đang không ngừng nhúc nhích, nhỏ xuống từng giọt nước mủ: "Nguyên tiên" mơ hồ lộ ra bốn vó chậm rãi duỗi ra một đôi bàn tay to lớn do sương đen ngưng tụ thành.

Đôi bàn tay như hợp lại ở vị trí trước ngực hắn ta, sau đó bàn tay trái ở phía dưới hơi nâng lên, bàn tay phải ở bên trên lại hơi ép xuống.

Trong nháy mắt, tay trái tên "Nguyên tiên" này như biến thành toàn bộ mặt đất thế gian trong thế giới mộng cảnh, tay phải thì biến thành màn trời trên đỉnh đầu chúng sinh.

Theo hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi đóng lại, chẳng mấy chốc trời và đất càng ngày càng nhỏ: "Yểm" tiên đã chạy trốn khỏi nơi đây lại bởi vậy mà rút ngắn khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt bọn chúng.

Tên "Nguyên tiên" này trầm giọng mở miệng: "Đây là cực hạn!

Trọng Minh tông [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] hơi rắc rối"

"Ta đã nhốt chặt phương thiên địa này."

"Hắn không trốn thoát được!"

Hai tên "Nguyên tiên" còn lại nhẹ gật đầu: "Nguyên tiên" giống người kia ồm ồm nói: "Đánh nhanh thắng nhanh, chậm lại xảy ra chuyện!"

Còn chưa nói hết câu, nó đã ra tay, lại đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Một chưởng này như trời sụp trăng rơi, ngôi sao chôn vùi, ôm theo khí thế và uy năng khó có thể tưởng tượng rơi xuống đỉnh đầu Bùi Lăng.

Bùi Lăng đang trốn chạy thay đổi sắc mặt, một chưởng này gần như bao trùm toàn bộ thiên địa, bất kỳ độn pháp gì đều không thể tránh né!

Lúc này hắn không có chút do dự gì, trong đôi mắt bốc lên hỏa diễm, vô số phù văn nhỏ bé xen lẫn, đồng thời thi triển ra [Vĩnh Chú thần thông] và [Trường Hận Chú].

Ngay sau đó, khí tức của Bùi Lãng đột nhiên không ngừng tăng lên mấy lần, chưởng lực đánh tới lại nhanh chóng suy yếu.

Cứ kéo dài tình huống như thế, Bùi Lăng lập tức bộc phát ra đao ý cường đại, huyết hải cuồn cuộn, núi thây từng đống như thực chất hiện ra sau lưng hắn.

Trường đao vắt ngang ngực, lấy khí thế thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó chém vụt ra!

Xoạt!

Đao khí như đảo ngược thiên hà, huyết sắc cuồng bạo sôi trào khắp cả thiên địa, trong lúc mũi nhọn phun ra nuốt vào, non sông vỡ nát, giang hà đảo ngược!

Oanh!"

Không gian như miếng bánh ngọt yếu ớt, trong nháy mắt vỡ vụn, giữa thiên địa ảm đạm không có ánh sáng, đao khí và chưởng kình gần như đồng thời biến mất giữa không trung.

Bùi Lăng chậm rãi thu đao, sát khí quanh người bừng bừng phấn chấn, khí thế như hồng.

Ba tên "Nguyên tiên" giật mình, thực lực của vị "Yểm" này cường đại hơn xa sự tưởng tượng của bọn họ!

Không!

Nói đúng ra, chắc là ý chí đọa tiên kia vì nhanh chóng thức tỉnh, cho đối phương quá nhiều chỗ tốt!

Nếu không, cho dù đối phương là "Ngoại Tiên" ở thế giới mộng cảnh này, chỉ lấy tu vi Nguyên Anh kỳ thật sự, không thể đỡ nổi một kích của bất kỳ một người nào trong số bọn họ tiện tay đánh ra!

Trong lòng ba tên "Nguyên tiên" hơi trầm xuống, nhanh chóng giao lưu: "Có lẽ hắn đã đạt được tiên lực đọa tiên, toàn lực ra tay, không thể chủ quan!"

"Mấy tên tiểu tử ngoại giới kia không chống đỡ được bao lâu...

Nhất định phải giải quyết 'Yểm' trước khi bọn họ bị đọa tiên diệt sát toàn bộ."

"Có lẽ, chúng ta nghĩ cách ép ý chí đọa tiên về mộng cảnh, sau đó để mấy tên tiểu tử kia diệt sát nhục thân 'Yểm' ở ngoại giới, hiến tế cho chúng ta cũng giống như vậy."

Lúc nói chuyện, khí tức ba tên "Nguyên tiên" biến hóa trở nên càng thêm thâm trầm, tà ác, hỗn loạn, cuồng bạo... Hình dạng của bọn nó cũng bắt đầu bành trướng, vặn vẹo, dữ tợn kịch liệt...

Thấy thế, sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực kỳ nóng nảy, bản năng của hắn đang điên cuồng nhắc nhở hắn, nhanh trốn! !

Ép buộc mình bình tĩnh lại, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Các ngươi... Là Tam Trụ tiên?"

Lúc này ba tên "Nguyên tiên" đã biến thành sự tồn tại to lớn đỉnh thiên lập địa, bọn chúng quan sát Bùi Lăng, lạnh lùng nói: "Không sai!"

"Vĩnh Dạ hoang mạc là nơi ở cuối cùng của dị tộc chúng ta"

"Bất kỳ Nhân tộc nào tiến vào nơi đây đều phải chết!"

"Dám can đảm trợ giúp đọa tiên thức tỉnh, nên chết không có chỗ chôn!"

Còn chưa nói hết câu, ba tên "Nguyên tiên" đã hoàn toàn hóa thành dáng vẻ ban đầu của Tam Trụ tiên!

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối như nước thủy triều bao phủ hết thảy.

Ngọc Tuyết Chiếu sử dụng từng viên đan dược, dưới sự thôi động của dược lực, tốc độ nhanh hơn tốc độ bình thường, bay ra bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hiện tại toàn bộ dị tộc điên dại ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc đã tập trung ở khu vực đọa tiên ngủ say, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ đã trở nên bé đến không thể nghe thấy, vì vậy đoạn đường này nàng lao đi vùn vụt, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cẩu chủ nhân xảy ra chuyện!

Tu vi của nàng quá thấp, đừng nói cứu Cẩu chủ nhân, còn không thể vào được vòng chiến.

Phải tranh thủ thời gian tìm người tới cứu Cầu chủ nhân!

Nếu không nàng cũng xong đời!

Chương 1308: Mượn thân thể Hóa Thân

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Dưới chín cột đá che trời, oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, thậm chí lấn át lôi đình cuồn cuộn phía trên bầu trời.

Kê Trường Phù bay ngược ra, sau khi thất tha thất thểu lùi vài chục trượng, vẫn không đứng thẳng được, nửa quỳ dưới đất không ngừng nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt uể oải.

Cách đó không xa, toàn thân Chung Quỳ Việt Cức máu chảy ồ ạt, ngọc tỉ bản mệnh ngã xuống cạnh chân, ánh sáng vàng lay động một lát như nến tàn đột nhiên dập tắt trong gió, lại đã mất đi một tia linh tính cuối cùng, hóa thành đá cứng.

Lúc này, người có tình huống tốt nhất là Ninh Vô Dạ, hắn ta còn có thể chống kiếm mà đứng, ngăn ở trước mặt hai người, nhưng sắc mặt hắn ta trắng bệch như chết, trong thất khiếu đang chậm rãi chảy ra từng vết máu.

Bọn họ đã dùng hết toàn lực, còn có Tam Trụ tiên âm thầm giúp đỡ, chống cự ý chí đọa tiên chấn nhiếp thần hồn cho bọn họ, nhưng dù vậy hiện tại bọn họ cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh thập tử vô sinh!

Đúng vào lúc này, Bùi Lăng đạp không mà đứng vẫn hai con ngươi thuần trắng, vẻ mặt đạm mạc, một chưởng đè xuống.

Lực lượng tràn trề như trời sập ép xuống ba người!

Một chưởng này che khuất bầu trời, chưa hạ xuống sự cường đại không thể chống cự đã nhét đầy vùng thế giới này, tâm thần ba người bị cướp đoạt, chỉ cảm thấy không thể đỡ, không thể trốn, không thể chạy!

Trên mặt Ninh Vô Dạ, Chung Quy Việt Cức, Kê Trường Phù lập tức mất đi tất cả huyết sắc, thực lực Bùi Lăng vốn đã cường đại ngoài dự đoán của bọn họ, hiện tại thân thể bị ý chí đọa tiên điều khiển, thực lực vô cùng kinh khủng.

Hiện tại dù bọn họ muốn tự bạo nhục thân thần hồn cùng chết với Bùi Lăng, cũng không thể nào làm được!

Đang lúc bọn họ tưởng thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt, bên tai ba người đột nhiên truyền đến một giọng nói bén nhọn, chói tai, hỗn loạn.

Ngay sau đó, khí tức ba người tăng vọt!

Oanh!"

Mặt đất hoang vu kiên cố đột nhiên run lên, nhanh chóng hiện ra như vết rách mạng nhện, lòng đất truyền đến tiếng nước rầm rầm, một chưởng này không những đánh mặt đất rách tả tơi, càng trực tiếp khiến tầng nham thạch trong lòng đất đứt gãy, nước ngầm phun ra ngoài.

Trong bụi mù cuồn cuộn, ba người đập ra ba phương hướng.

Vừa rơi xuống đất đều không nhịn được há mồm: "oa" một tiếng phun ra một ngụm máu lớn!

Thương thế của bọn họ lại tăng lên một phần! Nhưng cuối cùng đã bảo vệ được một mạng.

Vào lúc mấu chốt, Tam Trụ tiên trong mộng cảnh đã cho bọn họ mượn lực lượng.

"Công kích! !!" Không đợi ba người thở một hơi, bên tai lại vang lên tiếng gào thét của Tam Trụ tiên như vô số người đồng thanh, ầm ầm thúc giục: "Tiếp tục công kích! Đừng có ngừng! Nhanh!

Ngăn chặn ý chí đọa tiên, chúng ta sắp thành công!"

Nghe vậy, ba người đang muốn gật đầu, đã thấy Bùi Lăng giữa không trung đột nhiên chỉ một ngón tay về phía Kê Trường Phù.

Vù!

Lực lượng của một đạo đao khí huyết sắc bị tích lũy đến cực hạn lập tức chém về phía Kê Trường Phù, thậm chí Tam Trụ tiên chưa kịp phản ứng đã vô cùng dễ dàng xẹt qua thân thể hắn ta...

Bịch.

Kê Trường Phù không có bất kỳ phản kháng gì, xác chia thành hai nửa, ngã nhào xuống đất, máu thịt nội tạng bay lả tả vẩy xuống!

Bùi Lăng ở trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt thuần trắng không có bất kỳ cảm xúc gì, bờ môi mấp máy, tiếng nói vô cùng hỗn loạn: "Các ngươi cũng cùng nhau an nghỉ!"

Còn chưa nói hết lời, hắn lại đưa tay, chỉ một cái về phía Chung Quy Việt Cức.

Đao khí như thực chất cắt nát hư không, lao đến như điện.

Thoáng nhìn huyết sắc lại xuất hiện giữa không trung, cuối cùng Chung Quỳ Việt Cức đã kịp phản ứng, Tam Trụ tiên cũng giống như vậy, lực lượng hùng hậu lại rót vào trong cơ thể hắn ta!

Phốc! !

Một cánh tay trái bay lên cao cao, máu bắn tung tóe!

Mặc dù có Tam Trụ tiên giúp đỡ, Chung Quỳ Việt Cức cũng không thể hoàn toàn tránh thoát một đao kia!

Hắn ta chật vật tránh đi điểm yếu hại, khí tức lập tức suy yếu.

Ninh Vô Dạ vội vàng ra tay, phi kiếm bản mệnh rít lên chém về phía Bùi Lăng.

Ba ngàn kiếm khí đột nhiên sinh ra như sóng to gió lớn, mang theo mũi nhọn vô tận chỉ thẳng vào các nơi yếu hại trên người Bùi Lăng.

Vẻ mặt Bùi Lăng hờ hững, không có chút ý né tránh nào, cong ngón tay búng ra lại là một đạo đao khí huyết sắc bay ra, thoạt nhìn như một sợi dây đỏ, bên trong lại tích lũy lực lượng vô cùng mênh mông, kiếm khí gào thét trào lên như là một bọt biển yếu ớt, chạm vào tức nát, bị chôn vùi trong nháy mắt.

Xu thế của đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía Ninh Vô Dạ!

Ninh Vô Dạ đã sớm dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, cùng lúc đó lực lượng của Tam Trụ tiên điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn ta.

Oanh!"

Hòn đá đoàn cỏ to như gian phòng đi loạn đầy đất, mấy chục dòng suối ngầm phun ra ngoài, xông lên cao vài chục trượng.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc... Mảng lớn mặt đất bắt đầu đổ sụp, tiếng cát sỏi rì rào không ngừng vang lên bên tai, vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến không có linh trí điên cuồng chạy trốn.

Vết nứt đã trải rộng xung quanh chín cột đá!

Chật vật lộn mấy vòng tránh đi một vết nứt rộng lớn, Ninh Vô Dạ thở hổn hển nửa quỳ đứng dậy, đầu vai hắn ta thêm một đạo vết đao sâu đủ thấy xương nhưng lại tránh đi một kích trí mạng.

Chương 1309: Vật chứa này xảy ra chuyện gì? (1)

Giữa không trung, Bùi Lăng vẫn đạp không mà đứng, không hề do dự tiếp tục ra tay, đao khí liên tục không ngừng chia ra chém về phía hai người Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Sau mấy tức, lấy chín cột đá làm trung tâm, hoang mạc xung quanh đã hóa thành một vùng đất trũng sâu mấy trượng, suối ngầm dâng trào, tùy ý chảy xuôi ở trong đó.

Thỉnh thoảng có ánh sáng thất thải chiết xạ, là lưu ly do thuật pháp đốt thành, vụn vặt lẻ tẻ trải rộng các nơi.

Lồng ngực Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức chập trùng mấy lần không cảm nhận được, tay cầm binh khí cũng đang run rẩy, lúc này trên dưới quanh người bọn họ không có một chỗ nào hoàn hảo, thương thế nặng nề đến mức thể phách và ý chí của hai người đều gần như có thể mất tri giác bất cứ lúc nào.

Lúc này còn có thể đứng đấy, hoàn toàn dựa vào khí thế bất khuất trong lồng ngực, đau khổ chèo chống.

Giữa không trung, Bùi Lăng y quan chỉnh tề, sợi tóc đều không loạn chút nào, yên tĩnh mà đứng.

Vết thương bên hông hắn đã sớm tự lành, khí tức không hề lay động, đôi mắt thuần trắng không vui không buồn, không thích không hận, không giận chẳng trách, một mảnh cao xa như Thần Ma giữa trời, Chân Tiên lâm trần.

Thấy chậm chạp bắt không được hai người này, đọa tiên hơi nghiêng đầu.

Vật chứa này quá yếu!

Dưới tình huống không hủy hoại vật chứa này, hắn ta chỉ có thể dùng ra chút lực lượng như thế.

Nhưng không thể kéo dài được nữa!

Hậu bối này cũng rơi vào tuyệt cảnh trong mộng cảnh của hắn ta, hiện tại đối phương vẫn chưa thể chết...

Nghĩ đến đây, đọa tiên đột nhiên dừng lại thế công, quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại.

Chỉ một thoáng, phía trên bầu trời vốn có lôi đình không ngừng đánh xuống, đột nhiên dừng lại nhưng kiếp vân nhanh chóng tụ đến từ bốn phương tám hướng, Vĩnh Dạ hoang mạc lập tức hoàn toàn ảm đạm xuống.

Thấy cảnh này, đầu tiên Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức khẽ giật mình, chợt quá sợ hãi: Ý chí đọa tiên đang dùng thân thể Bùi Lăng để Hóa Thần? !

Hai người vội vàng nhanh chóng trốn chạy, cố gắng rời xa chín cột đá, đề phòng bị lôi kiếp của đối phương tác động đến.

Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thuần trắng xuyên qua từng tầng bóng tối nhìn về phía kiếp vân càng tụ càng nhiều trên đỉnh đầu, ý chí đọa tiên chợt điều khiển thân thể Bùi Lăng, đánh ra một pháp quyết.

Trong nháy mắt, kiếp vân phía trên bầu trời như nhận lấy trở ngại gì đó, tốc độ ngưng tụ lập tức giảm xuống, chỉ sau mấy tức, kiếp vân đã dừng tăng trưởng.

Ý chí đọa tiên bình tĩnh nhìn tình cảnh này, tu sĩ Hóa Thần chia làm bốn cấp độ tam kiếp, lục kiếp, cửu kiếp, vạn kiếp.

Lấy nội tình thâm hậu của thể xác tên hậu bối mà hắn ta sử dụng, cất bước chính là lục kiếp, hơi chuẩn bị một chút cửu kiếp cũng không khó. Ngược lại độ khó giữa vạn kiếp và cửu kiếp như lạch trời, không những có yêu cầu cực kỳ cao với tu vi, căn cơ, nội tình của người Hóa Thần, còn phải có sự giúp đỡ từ cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, mới có khả năng.

Chỉ có điều, mục đích của hắn ta chỉ là dẫn Hóa Thần kiếp để hậu bối này có thể sống lâu một thời gian ở trong giấc mộng là được.

Tốc độ bắt đầu của tam kiếp Hóa Thần kiếp nhanh nhất, hắn ta trực tiếp lựa chọn tam kiếp Hóa Thần.

Đương nhiên, điều này lãng phí nghiêm trọng nội tình và tích lũy của tên hậu bối này, thậm chí có thể nói một hạt giống chuẩn trường sinh lại chết yểu nửa dường như vậy! Loại tổn thất này, dù là với chín môn phái lớn, cũng là đau lòng vạn phần.

Nhưng thì tính sao?

Chưa thành tiên nhân, cuối cùng vẫn là sâu kiến.

Loại người sớm sinh tối chết có thể được hắn ta sử dụng, đã là may mắn ba đời!

Nghĩ đến đây, ý chí đọa tiên đưa tay chộp một cái, lập tức mang tới mấy cỗ thể xác dị tộc từ phía dưới.

Hóa Thần cần luyện chế hóa thân, cho nên hắn ta tùy ý chọn mấy bộ thể xác dị tộc thấp kém làm vật liệu...

Trong mộng cảnh.

Trời đất tối tăm, núi lở sông đứt đoạn.

uy năng thuật pháp còn sót lại hỗn tạp ở trong hư không, thật lâu không thể tiêu tán.

Đao quang lướt qua, máu tươi vẩy xuống như mưa, nơi đi qua như axit mạnh, trong nháy mắt đã ăn mòn tất cả những thứ tiếp xúc.

Sương mù đen tràn ngập sôi trào, lúc ẩn lúc hiện, xuất quỷ nhập thần, Bùi Lăng xông lên thở dốc từng ngụm, áo bào màu đen đã sớm máu tươi thẩm thấu, lúc này máu vẫn chảy tí tách dọc theo tay áo.

Trước mắt hắn biến thành màu đen, ngay cả Cửu Phách Đao thưởng dùng cũng như vô cùng nặng nề.

Thực lực của Tam Trụ tiên quá mạnh!

Nếu không phải lúc trước hắn dùng hệ thống uỷ thác tu thành [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], cùng rất nhiều thủ đoạn phía trên Hóa Thần, e rằng lúc này đã sớm bỏ mình ngay tại chỗ.

Nhưng dù vậy, hiện tại hắn cũng chống đỡ không được bao lâu!

Chắc chắn Tam Trụ tiên đã từng là cường giả dị tộc phía trên cảnh giới Hóa Thần, sự chênh lệch tu vi to lớn, căn bản không phải thứ mà mấy môn thuật pháp có thể bù đắp.

"Nhân tộc!" Sương đen đột nhiên tụ lại, lộ ra bóng dáng Tam Trụ tiên, mấy chục đôi mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng, lộ ra cảm xúc rất phức tạp: "Không hổ là thiên địa sở chung... Chỉ là Nguyên Anh có thể đấu với chúng ta đến nước này, đủ để kiêu ngạo..."

Chương 1310: Vật chứa này xảy ra chuyện gì? (2)

"Thời gian trôi qua vạn năm, Nhân tộc lại xuất hiện thiên kiêu như thế..."

"Đáng tiếc, ngươi đến nhầm chỗ!"

"Kết thúc!"

Nói xong, Tam Trụ tiên không còn nói năng rườm rà, đồng thời ra tay muốn diệt sát Bùi Lăng ngay tại chỗ.

Nhưng ngay lúc này, toàn bộ bầu trời phía trên mộng cảnh đột nhiên tuôn ra kiếp vân cuồn cuộn.

Khí tức Thiên kiếp chí dương chí cương vừa mới xuất hiện, đã khiến toàn bộ sinh linh ở đây hãi hùng khiếp vía, trong lòng cảm giác đại nạn đã giáng xuống đầu!

Mục tiêu kiếp vân cực kỳ rõ ràng, chính là Ngoại tiên "Yểm"!

Vẻ mặt Tam Trụ tiên lập tức thay đổi!

Ngay sau đó, không gian hơi chấn động một chút, Tam Trụ tiên không bị khống chế biến mất phía dưới kiếp vân.

Trong nháy mắt, vùng thế giới này chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Nhìn kiếp vân đen như mực trên đỉnh đầu, cuối cùng hắn cũng thở phào, chợt phát hiện pháp lực trong cơ thể bắt đầu đi về hướng cấp độ nào đó hoàn toàn mới, chưa hề đụng vào, xảy ra sự lột xác.

Cái này... Hắn cũng không làm cái gì, thân thể tự động bắt đầu Hóa Thần? ??

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, nhận ra tình huống không đúng, hắn nhanh chóng dùng thần niệm quét qua xung quanh, thấy Tam Trụ tiên thật sự không ở chỗ này, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang Hóa Thần, hệ thống Hóa Thần cho ngài...

Trong chớp mắt thân thể mất đi khống chế quyền, Bùi Lăng lập tức phát hiện khí tức của mình từ trạng thái "Ngoại tiên", hạ xuống Nguyên Anh đỉnh phong!

Ngoài ra, quy mô kiếp vân trên bầu trời mộng cảnh lập tức mở rộng, kiếp vân nhanh chóng tăng trưởng, bên trong ấp ủ Thiên kiếp hùng hậu mênh mông, khó mà suy đoán.

Thiên uy huy hoàng tràn trề giáng xuống, nhét đầy thiên địa, so sánh khí thế của nó với vừa rồi, đâu chỉ là khác biệt ngày đêm!

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chín cột đá yên tĩnh đứng sừng sững.

Dưới cột đá, Bùi Lăng đạp không mà đứng đang chuẩn bị độ kiếp.

Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức đứng ngoài xa xa quan sát, nhân cơ hội này tranh thủ thời gian sử dụng đan dược khôi phục.

Lúc này, cuối cùng Chung Quỳ Việt Cức đã phát hiện túi trữ vật của mình bị trộm. Nhưng hiện tại hắn ta đã không rảnh để ý tới việc nhỏ này, nhanh chóng vận chuyển công pháp, dùng đan dược Ninh Vô Dạ cho để khôi phục.

Vào lúc này, đã thấy kiếp vân phía trên bầu trời vừa dừng tăng trưởng như đột nhiên nhận lấy kích thích gì đó, bắt đầu điên cuồng tăng vọt!

Ý chí đọa tiên chiếm cứ thể xác Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình.

Đang suy nghĩ đây là tình huống như thế nào, chợt phát hiện hắn ta không thể khống chế bộ thể xác này!

Xảy ra chuyện gì? !

Từ đầu đến cuối ý chí đọa tiên tâm cảnh lạnh nhạt nhìn đời bằng nửa con mắt, lần đầu tiên xuất hiện một chút dao động.

Đây chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, đừng nói bây giờ thần hồn của đối phương còn đắm chìm trong mộng cảnh mà hắn ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn, dù đối phương tỉnh lại, hắn ta muốn chiếm cứ thân thể xác, đối phương cũng không có khả năng phản kháng hắn ta!

Trong thời gian này, kiếp vân còn đang không ngừng tăng vọt, phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí đến tình trạng bao phủ toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc trong đó, mới khó khăn lắm dừng lại.

Trong lòng ý chí đọa tiên vô cùng nghi ngờ, trình độ kiếp vân này... Là cửu kiếp Hóa Thần!

Hắn ta lập tức thi triển thủ đoạn muốn một lần nữa cướp đoạt quyền khống chế nhục thân Nguyên Anh này, sau đó hắn ta nhanh chóng phát hiện, hiện tại hắn ta không chỉ không khống chế được bộ thể xác này, thậm chí còn không thể rời khỏi bộ thể xác này!

Càng quan trọng hơn là, dù hắn ta dò xét, cảm giác như thế nào...

Vận dụng tất cả thủ đoạn có thể sử dụng, đều không phát hiện bất kỳ lực lượng nào đang tranh đoạt bộ thân thể này với mình.

Đúng vào lúc này, kiếp lôi phía trên bầu trời ấp ủ hoàn tất, vòng kiếp lôi thứ nhất mang theo khí thế chấn động toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc ầm vang giáng xuống!

Trong một chớp mắt này, vạn đạo lôi quang đi theo, trong Vĩnh Dạ hoang mạc không biết bị bóng tối bao trùm bao nhiêu năm lại chớp mắt sáng rõ.

Vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến đời đời kiếp kiếp chưa từng thấy ánh sáng hoảng sợ chạy trốn như tận thế giáng lâm.

Đối mặt với tình cảnh hùng vĩ lại hung hiểm như thế, trên mặt Bùi Lăng không có bất kỳ dao động gì, khoát tay, một đạo đao khí huyết sắc to lớn nguy nga đột nhiên sinh ra, đi ngược dòng nước!

Đao khí như núi cao biển rộng như rồng, xoay quanh rít gào bên cạnh chín cột đá, uốn lượn lao lên, gầm thét nhào về phía kiếp lôi đang rơi xuống.

Oanh! !!

Đao khí trực tiếp chém kiếp lôi thành hai khúc.

Kiếp lực trong lôi đình lập tức tứ tán, bị thân thể Bùi Lăng nhanh chóng hấp thu.

Ý chí đọa tiên lập tức khẽ giật mình, hiện tại hắn ta đã không thể khống chế bộ nhục thân Nguyên Anh này, nhưng vì sao bộ thể xác Nguyên Anh này còn có thể sử dụng ngược lại lực lượng của hắn ta? !

Chương 1311: Tạo nên hóa thân

Cùng lúc đó, trong mộng cảnh.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, một đao khí nhẹ nhõm trảm phá kiếp lôi.

Cảm nhận được kiếp lực hùng hậu nhập thể, nhanh chóng khép lại thương thế của mình, vẫn còn dư lực tăng lên tu vi, hắn không khỏi khẽ giật mình.

Quy mô vòng kiếp lôi này, dù là lúc hắn ở trong thời kỳ toàn thịnh đến đỡ, cũng ít nhất phải đánh đổi một số thứ, vì sao hệ thống đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra đã bắt đầu Hóa Thần, hệ thống tạo hóa thân cho ngài..."

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Phía trên bầu trời kiếp khí nồng đậm, lôi đình cuồn cuộn.

Vô số lôi long di chuyển giữa tầng mây, gào thét lăn lộn.

Vòng kiếp lôi thứ hai đã ấp ủ bảy tám phần, sắp rơi xuống.

Không rảnh để ý tới tình cảnh này, ý chí đọa tiên đang cố gắng tìm kiếm nguyên nhân không thể khống chế thân thể này, lúc này hắn ta chợt thấy bộ nhục thân Nguyên Anh này trực tiếp mở ra túi trữ vật, lần lượt lấy ra ba loại vật liệu Hóa Thần và một bộ nữ thi hoa nhường nguyệt thẹn, về ngoài mềm mại.

Điểm hấp dẫn người ta nhất của nữ thi này, lại không phải điểm đặc thù dù nàng không có sinh cơ chút nào vẫn sống động như thật, cứ như mới chết, mà là khí tức ẩn chứa trong đó mơ hồ tản ra nguyền rủa không rõ, cùng mệnh cách hùng hậu vô chủ...

Ý chí đọa tiên không nhịn được thấy nghi ngờ, hậu bối muốn dùng thể xác nữ tử này để tạo nên hóa thân?

Đang nghĩ ngợi, hắn ta thấy bộ nhục thân Nguyên Anh này đỡ nữ thi dậy, nhắm thẳng môi anh đào đỏ tươi của nàng, trực tiếp hôn xuống.

Trong chớp nhoáng này, ý chí đọa tiên cảm giác được bộ phận ý chí thức tỉnh của hắn ta đang bắt đầu chuyển di sang bộ nữ thi kia!

Ý chí đọa tiên lập tức khẽ giật mình, chợt hiểu được chuyện gì xảy ra, hậu bối này thật to gan! Muốn dùng ý chí của hắn ta để luyện chế hóa thân Hóa Thần!

Nhận ra điểm ấy, ý chí đọa tiên lập tức nổi giận!

Hắn ta từng là tiên nhân thượng giới, trong lúc phất tay dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao, nhất niệm mưa gió hưng, nhất niệm biển cả dời, nhất niệm long trời lở đất! Ỗ trong số tiên nhân cũng có địa vị cao siêu, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Tu sĩ Nguyên Anh, cảnh giới Hóa Thần chỉ là sâu kiến trong mắt hắn ta.

Bây giờ tình thế ép buộc, giáng lâm vào bộ vật chứa này, đã là vinh quang vô thượng của bộ vật chứa này!

Lại không ngờ, vật chứa này có điều kỳ quặc, khiến hắn ta bị nhốt trong thể xác.

Đường đường là Chân Tiên, hiện tại lại bị một tên Nguyên Anh hóa luyện...

Nghĩ tới đây, ý chí đọa tiên không rảnh tức giận, vội vàng bắt đầu thử các loại thủ đoạn, một lần nữa khống chế bộ thân thể này, tránh thoát vật chứa, hủy đi bộ thể xác này, thậm chí là không tiếc bỏ qua bộ phận này ý chí để tự bạo... Tất cả lại không có chút tác dụng nào!

Hiện tại hắn ta không chỉ không khống chế được bộ thân thể này, ngoại trừ tư duy, hắn ta còn không khống chế được lực lượng vốn nên thuộc về mình!

Vào lúc này, vòng kiếp lôi thứ hai đã hoàn thành lần ấp ủ sau cùng, ầm vang rơi xuống!

Lôi đình vạn quân, kiếp vân vừa xuất hiện, tiếng phong lôi gào thét như sóng dữ cuồn cuộn, chấn động toàn bộ thiên địa.

Bùi Lăng lại chém ra đao khí vô cùng rét buốt.

Đao khí cô đọng như một sợi dây, rào rào réo vang xông thẳng lên trời, trong nháy mắt xé rách kiếp lôi.

Thấy thế, ý chí đọa tiên giãy giụa càng kịch liệt hơn, hậu bối này không chỉ muốn dùng hắn ta luyện chế hóa thân, hơn nữa còn đang không chút kiêng dè tiếp tục sử dụng lực lượng của hắn ta!

Đối phương coi hắn ta trở thành vật liệu Hóa Thần!

Cửu Nghi sơn.

Phía trên bầu trời, hai người tay áo bồng bềnh đang nhanh chóng phi độn.

Hai người này, một cẩm bào đai lưng ngọc, đầu đội mão tam thế, chân đạp giày mây, khuôn mặt đoan chính uy nghiêm, hai con ngươi trong vắt sáng tỏ, chính là thái sư Ngô Ký Tương của Thái tử Lưu Lam hoàng triều.

Một người trúc quan giày đen, một bộ áo vải vác một cây kiếm, tóc dài rối tung, vẻ ngoài tuấn lãng, toàn thân quanh quẩn kiếm ý, lại là sư tôn Ninh Vô Dạ, Thái Thượng trưởng lão Hàn Ảm Kiếm tông Phó Đạo Huyến.

Mây trôi lướt qua, cơn gió mạnh phần phật.

Đối với hai người này, lại chỉ là việc nhìn lắm thành quen.

Trong lúc đi đường còn đang truyền âm: "Vĩnh Dạ hoang mạc rất nguy hiểm, hai tiểu bối có thể còn sống sót ở trong đó, lại đạt được cơ duyên cửu kiếp Hóa Thần, thật sự hiếm có."

"Có thể thấy hai tông chúng ta đã có người kế tục!"

"Tiên phàm khác nhau!" Phó Đạo Huyến khẽ nhếch mày kiếm, trầm giọng nói: "Thường nhân tưởng câu nói này chỉ là trước và sau khi nhập đạo, thật sự không biết sự chênh lệch giữa tiên nhân chân chính và tu sĩ còn đang đau khổ giãy giụa trên đường trường sinh bọn ta càng như trời và vực."

"Dù ý chí đọa tiên vẫn ngủ say, lực lượng tiêu tán của hắn cũng cực kỳ đáng sợ."

"Lúc ta còn trẻ đã từng đến Vĩnh Dạ hoang mạc một lần."

"Về sau rơi vào Đọa Tiên mộng cảnh, quên mất nguồn gốc, trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng phải trả giá đắt mới có thể thoát thân từ bên trong."

Chương 1312: Là lúc đi giết Bùi Lăng! (1)

Ngô Ký Tương gật đầu nói: "Khu vực nguy hiểm thế này, nếu không phải thật sự quá nguy hiểm, lấy bản tính giường nằm bên bờ của ma đạo, sao lại cho người khác ngủ ngáy?"

"Tất nhiên đã sớm ra tay xóa nó đi."

"Lần này hai tiểu bối bình an vô sự, chắc chắn ý chí đọa tiên còn đang ngủ say bên trong."

"Như thế, chúng ta cũng có thể thở phào một hơi, không cần lo lắng đại chiến chính ma chưa kết thúc, đã phải nghênh đón hạo kiếp thiên hạ."

Phó Đạo Huyến gật đầu nói: "Lần này đón bọn họ trở về, chắc hẳn hai tiểu bối có thể bắt đầu Hóa Thần."

Ngô Ký Tương cười ha ha, nói: "Có lẽ không cần hai lão cốt đầu chúng ta đuổi tới, tiểu bối đã chờ không kịp Hóa Thần trong Vĩnh Dạ hoang mạc..."

Nghĩ đến đệ tử đắc ý trời sinh kiếm thể của mình, khóe miệng Phó Đạo Huyến cũng lộ ra một vòng mỉm cười, gật đầu nói:

"Người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, cũng không phải không có khả năng"

Lúc nói chuyện phiếm, hai bóng người như điện lao thẳng đến Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chính đạo thử thách vô cùng nghiêm ngặt với người thừa kế được tông môn gửi gắm kỳ vọng cao, gửi gắm tổ tông cơ nghiệp, vì vậy trước khi Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ thông qua thử thách, không cho phép bất kỳ trưởng bối nào đi theo.

Cho đến khi hai tên tiểu bối thông qua thử thách, hai người bọn họ mới nhận được tin tức đến đó tiếp ứng.

Lúc này bọn họ còn ở cảnh nội Cửu Nghi sơn, cần trà trộn vào nơi nằm dưới sự quản lý của Luân Hồi tháp, mới có thể đi vào Vĩnh Dạ hoang mạc.

Dù lấy tốc độ bay của hai người toàn lực ứng phó, cũng cần mấy ngày.

Trong mấy ngày này, cứ để Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ độ Hóa Thần kiếp, hoặc là rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc.

Dù sao, bọn họ đi tiếp ứng hai tiểu bối này, chỉ vì để phòng Ma môn âm thầm đánh lén, nhất là không muốn điều động tu sĩ cấp cao lấy lớn hiếp nhỏ, lại không tiến vào trong Vĩnh Dạ hoang mạc, làm phiền hai tiểu bối lịch luyện.

Trừ khi ý chí vị đọa tiên kia thức tỉnh...

Trọng Minh tông.

Sơn cốc cỏ cây um tùm rậm rạp.

Trong Kính hồ.

Mặt hồ chiếu rọi quảng điện bày biện xinh đẹp.

Chính giữa cung điện rủ xuống màn lụa như khói như sương, Tư Hồng Khuynh Yến váy đỏ hơn lửa ngồi xếp bằng trong trướng, đang chậm rãi ngước mắt.

Lúc này, khí tức quanh người nàng tù đọng, tu vi vững chắc, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi đỉnh phong trước đó. Lúc nhìn quanh càng lộ rõ vẻ chói lọi.

Sóng mắt lưu chuyển như làn thu thủy dịu dàng, Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh, tu luyện lâu như vậy, sắp có thể đi tìm Bùi Lăng báo thù!

Trong khoảng thời gian bế quan này, Tư Hồng Khuynh Yến đã tưởng tượng một ngàn loại thủ đoạn làm nhục Bùi Lăng, nhất định phải để tiểu bối cả gan làm loạn này muốn sống không được, muốn chết không xong!

Người đắc tội Tư Hồng Khuynh Yến, xưa nay sẽ không có kết cục tốt!

Nghĩ tới đây, nàng ho nhẹ một tiếng, triệu một thị nữ, hỏi: "Hiện nay thế cục như thế nào?"

Đây là thói quen sau khi nàng làm Tông Chủ phu nhân, mỗi lần kết thúc bế quan, đều phải tìm hiểu một vài chuyện gần đây trong tông, bố cục thiên hạ trước, để tiếp theo còn làm việc.

Dù sao Tô Ly Kinh bế quan tu luyện nhiều năm, hiếm khi hỏi đến tông vụ, những năm gần đây phần lớn việc trong ngoài Trọng Minh tông đều do Tư Hồng Khuynh Yến chủ trì.

Lúc này, chỉ thấy thị nữ trước mặt hơi cong gối, chợt bẩm báo nói: "Hồi phu nhân, đại chiến thảo ngụy đã bộc phát, hiện tại tình hình chiến đấu vô cùng hừng hực..."

"Tông Chủ đã mang theo gia chủ ba nhà, tự mình tọa trấn Cửu Nghi sơn"

"Dựa theo Tông Chủ phân phó, Tư Hồng thị ta phụ trách hai phần thu nạp yêu thú, pháp bảo, hiện tại thu hoạch đại khái là..."

"Ngoài ra, lúc đầu đại chiến thảo ngụy, Thánh đạo thế như chẻ tre thu nhập vô số, ngụy đạo mệt mỏi ứng chiến khắp nơi, ngay cả Trấn Ma quan Cửu Nghi sơn cũng rơi vào trong tay Thánh đạo một lần..."

"Nhưng theo tông môn ngụy đạo lần lượt tham chiến, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang đã quen phân tán, không nghe điều hành chỉ huy, từng người tự chiến, sau đó Trấn Ma quan lại bị ngụy đạo đoạt đi..."

"Hiện tại đại bản doanh Thánh đạo còn trú đóng ở Cửu Nghi sơn, do Tông Chủ bốn tông Thánh đạo tự mình tọa trấn."

"Đệ tử tinh nhuệ thì là tốp năm tốp ba, tạo thành tiểu đội tự do làm việc, quấy nhiễu khắp nơi..."

Tư Hồng Khuynh Yến yên tĩnh nghe xong, sau đó hỏi: "Thánh Tử Thánh Nữ đâu? Hiện tại bọn họ như thế nào?"

Thị nữ nói: "Lúc mới bắt đầu khai chiến, Thánh Nữ đã về chặn giết chân truyền Tố Chân Thiên, nhưng giữa chừng bị Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa ngăn lại, sau khi đại chiến một trận lui về đại bản doanh. Sau đó trong lòng có cảm giác, bắt đầu bế quan, đến nay chưa xuất quan, nghe nói chuẩn bị một lần đột phá"

"Về phần Thánh Tử..."

"Từ lúc bắt đầu đại chiến thảo ngụy, vẫn không nghe được tin tức Thánh Tử tham chiến."

"Nghe nói trước khi xảy ra việc này, đã phụng mệnh Lệ thị lão tổ, đi làm một nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết."

"Về sau Tông Chủ tức giận, liên tục quát tháo Lệ thị gia chủ trước mặt mọi người, mới triệu hồi Thánh Tử."

"Mấy ngày gần đây có tin đồn, Thánh Tử liên tiếp tập kích rất nhiều điểm tài nguyên của Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Hàn Ẩm Kiếm tông, còn huyết tế mấy thành"

Chương 1313: Là lúc đi giết Bùi Lăng! (2)

"Nhưng tộc ta chưa điều tra rõ ràng quá trình cụ thể..."

Tư Hồng Khuynh Yến hài lòng nhẹ gật đầu, làm những việc này ở địa bàn chính đạo, chắc bây giờ có rất nhiều người truy sát Bùi Lăng, điều này không tệ... Là thời điểm tốt để ngược sát Bùi Lãng!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng lại hỏi: "Bên Tô Ly Kinh có tình huống gì?"

Thị nữ nói: "Trước đó Tông Chủ từng giao thủ với Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, Hoàng Đế Lưu Lam hoàng triều, sau đó lại so tài một trận với Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông, tình hình chiến đấu mới nghe nói gần đây là Tông Chủ tạm thời thay thế Trang Chủ Vô Thủy sơn trang đấu với Chưởng Giáo Cửu Nghi sơn một lần..."

Dừng một chút, nàng khẽ bổ sung: "Trong khoảng thời gian này, lúc Tông Chủ sắp xếp phái đi, luôn nhằm vào Lệ thị."

"Gần như tất cả việc công thành, cùng yêu cầu tình hình chiến đấu với Luân Hồi tháp, đều do Cửu A Lệ thị gánh chịu."

"Lệ thị bôn ba khắp nơi, thu hoạch rải rác, con cháu dưới trướng lại tử thương nặng nề."

"Vài ngày trước đó, hình như nghe nói có tin tức tử đệ đích hệ vẫn lạc..."

"Thế nhưng, dù sao đây cũng là tranh đấu giữa Tô thị và Lệ thị, không có liên quan quá nhiều đến Tư Hồng thị bọn ta."

"Thậm chí tộc ta nhân cơ hội này, từ đó mưu lợi bất chính, còn chiếm không ít lợi ích"

Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu, lại hỏi: "Ngoại trừ cái đó ra, gần đây còn có việc lớn gì?"

Thị nữ do dự không quyết.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức quát lạnh một tiếng: "Nói!"

Nghe vậy thị nữ bị dọa quỳ rạp xuống đất, sau đó cẩn thận nói:

"Gần đây ba tông Ma môn, còn có bên ngụy đạo, có... Có rất nhiều tin đồn bất kính với phu nhân."

Tin đồn bất kính?

Tư Hồng Khuynh Yến xoay chuyển, lập tức nghiêm túc nói: "Rốt cuộc là tin đồn bất kính đến mức nào? Ngươi nói xem."

Không đợi thị nữ mở miệng, nàng lại cảnh cáo: "Nhất định phải nói ra toàn bộ không sót một chữ! Không thể có chút giấu giếm!

Bản cung cũng muốn xem xem, là ai đám tạo tin đồn cho bản cung!"

Thị nữ nơm nớp lo sợ, cũng không dám có chút giấu diếm, run giọng nói: "Vâng... Tiểu tỳ... Tiểu tỳ nghe nói, bọn họ đều đang nghị luận... Nghị luận phu nhân bị Thánh Tử thải bổ trước mặt mọi người..."

"Bọn họ còn nói, lúc ấy toàn bộ chân truyền tám tông đều ở đây, chỉ, chỉ cách một bình phong giao tiêu, nhìn nghe rõ ràng...

"Thậm chí trong phường thị dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo, còn có bán ngọc giản hình ảnh chống lửa, việc buôn bán thịnh VƯỢNG... ' "Thậm chí rất nhiều tán tu không ngại xa vạn dặm, mạo hiểm tiến vào những nơi nằm dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo mua sắm ngọc giản đồ sách có liên quan, nghe nói cầm đến địa giới khác, có thể dễ dàng tăng số linh thạch lên gấp bốn năm lần...

"Hợp Hoan Tông thuộc địa bàn quản lý Thiên Sinh giáo đã đẩy ra... Đẩy ra pháp y giống với phu nhân và Thánh Tử..."

"Thậm chí còn có người muốn nghe ngóng phu nhân... Phu nhân bị xếp đặt thế nào trong lúc thải bổ..."

"Lời đồn nói lúc ấy phu nhân đau khổ cầu xin, lại không địch lại sự tàn bạo của Thánh Tử..."

"Còn nói Thánh Tử khí thế nghênh ngang, sau thải bổ phu nhân xong lại điềm nhiên như không có việc gì tham gia đại điển Thánh Tử do Tông Chủ chủ trì, thậm chí càng cầu xin Tông Chủ và phu nhân cùng chứng hôn cho hắn và Thánh Nữ..."

"Trên đại điển đạo lữ lại thoải mái nhận rất nhiều hạ lễ của Tông Chủ và phu nhân... Thậm chí Tông Chủ còn liên tục khen ngợi Thánh Tử trước mặt mọi người... Có người nghi ngờ thật ra Thánh Tử là con riêng của Tông Chủ với nữ tu thật lòng yêu thương lưu lạc bên ngoài..."

Dưới sự uy hiếp của Tư Hồng Khuynh Yến, thị nữ rất khó khăn nói xong tin đồn mà mình nghe nói, chợt nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh.

Sau khi Tư Hồng Khuynh Yến nghe xong, lập tức giận tím mặt:

"Quả thật nói bậy nói bạ! Bùi Lăng chỉ là tu vi Nguyên Anh, sao có thể đụng đến bản cung? ! Hơn nữa lúc kẻ này thải bổ bản cung, rõ ràng tu vi chỉ có Kết Đan kỳ, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra!"

"Chắc chắn có người ghen ghét bản cung, có chủ tâm tung tin đồn nhảm gây chuyện, chửi bới danh dự của bản cung!"

"Tra"

"Lên trời xuống đất, cũng phải điều tra ra người này cho bản cung, bản cung nhất định phải khiến hắn phải trả giá đắt không kịp hối hận!"

Thị nữ chảy mồ hôi lạnh, nàng không biết phu nhân là bị tức đến choáng đầu cho nên nói sai, hay không cẩn thận nói lỡ miệng...

Dù sao, đây không phải chuyện mà một thị nữ như nàng có thể nghe nói.

Thế là, thị nữ vội vàng nói: "Phải! Tiểu tỳ nhất định tra ra manh mối việc này..."

Sau đó thấy Tư Hồng Khuynh Yến không có phân phó gì khác, vội vàng cáo lui xuống.

Trong phòng chỉ còn Tư Hồng Khuynh Yến một thân một mình, nàng hừ lạnh một tiếng, việc này lại đã ồn ào cả thiên hạ đều biết, nhất định phải xử trí Bùi Lăng ngay!

Nghĩ tới đây, Tông Chủ phu nhân nhắm hai mắt lại, bắt đầu thông qua ấn ký lô đỉnh trên người để cảm giác vị trí của Bùi Lăng.

Một lát sau, Tư Hồng Khuynh Yến mở mắt ra, lộ ra vẻ nghi ngờ.

Vừa rồi thị nữ đã nói, lúc này Bùi Lăng đang diễu võ giương oai trên địa bàn ngụy đạo, vớt vát chiến tích, nhưng trong cảm giác của nàng, đối phương lại đang ở phương hướng Luân Hồi tháp, căn bàn không cùng một chỗ với chiến trường đại chiến thảo ngụy!

Chương 1314: Đã thành kết cục đã định (1)

Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể cảm giác được một thứ đại khái nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này vị trí thật sự của Bùi Lăng cách Vĩnh Dạ Hoang Mạc rất gần.

Tu vi vị Thánh Tử mới lên này kém xa nàng, bởi vậy cảm giác của nàng sẽ không sai.

Đây cũng là nghi trận do Cửu A Lệ thị cố tình bày ra, Tư Hồng thị nhận được tin tình báo giả!

Sau khi Tư Hồng Khuynh Yến nghĩ thông suốt, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó bóng dáng uyển chuyển lay động như một trận sóng gợn, trong khoảnh khắc đã biến mất trong hồ.

Thiên Sinh giáo.

Trong tế đàn cao lớn nguy nga, biển lửa cuồn cuộn.

Sau khi một ngọn lửa vặn vẹo một trận lộ ra bóng dáng Kê Trì, hắn ta là một trong những lão tổ Thiên Sinh giáo, trưởng bối ruột thịt của Giáo Chủ hiện tại.

Lần trước trong đại điển Thánh Tử Trọng Minh tông, khi trưởng lão đến chứng kiến và chúc mừng cầu viện, hắn ta đã đích thân đến đó. Lúc ấy còn truyền âm khen ngợi Lệ thị lão tổ có thủ đoạn cao cường, chỉ có điều sau đó phát hiện hình như có chút hiểu lầm...

Lúc này, Kê Trì ngồi xếp bằng trên không, chậm rãi mở mắt, đã nhận ra điều gì đó.

Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước, xuất hiện ở trong một tổ địa mờ tối, trong tầm mắt u ám mờ ảo, lại có ngàn vạn Mệnh Hồn đăng lơ lửng giữa không trung, tuỳ tiện phun ra nuốt vào ánh sáng.

Đây là khu vực Mệnh Hồn đăng của đệ tử tổng đàn.

Hắn ta vẫy tay, một chiếc Mệnh Hồn đăng đặc biệt tinh xảo hoa lệ chợt bay tới trước mặt hắn ta, thấy đèn đuốc bên trong đã bị dập tắt.

Đây là Mệnh Hồn đăng một hậu tự của hắn ta, Thiếu giáo chủ Kê Trưởng Phù!

"Trời ban cơ duyên, ngươi chưa thể đón lấy, bây giờ thân tử đạo tiêu cũng là thiên ý sáng tỏ." Kê Trì nhìn cây đèn trong tay, khẽ lắc đầu, chợt biến mất ngay tại chỗ.

Luân Hồi tháp.

Cát vàng vạn dặm, thạch tháp san sát.

Tiếng chuông nặng nề kéo dài, tiếng động đong đưa theo gió, truyền ra xa xa.

Giữa rừng tháp, trong tĩnh thất trên Lưu Ly tháp một trăm linh tám tầng.

Một tu sĩ áo bào xám đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

Khí tức Thiên kiếp!

Quy mô rất lớn!

Có người Hóa Thần trong Vĩnh Dạ hoang mạc?

Phải đi xem tình huống!

Suy nghĩ chưa hết, trong tĩnh thất đã không có một ai.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Kiếp vân nặng nề, lôi rơi vạn dặm, phía trên hoang mạc bóng đêm vô tận quanh quẩn, đã sớm bị ánh sáng lôi điện không ngừng chiếu khắp.

Thiên uy huy hoàng ở trên vòm trời cao cao, ánh sáng to lớn hủy diệt tất cả khí tức nồng đậm như thực chất.

Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức đã lùi ra xa đến mức gần như không thấy rõ lắm vị trí chín cột đá che trời.

Bọn họ muốn truyền tin cho tông môn, nhắc nhở việc đọa tiên thức tỉnh, chỉ có điều đứng trong Vĩnh Dạ hoang mạc, tin tức gì cũng không đi ra được.

Ngoài ra, hiện tại con Hồ yêu vừa dẫn đầu chạy trốn vẫn ở trong hoang mạc, khí tức đối phương lúc xa lúc gần lại vẫn quanh đi quẩn lại trong bóng đêm.

Không nắm giữ con đường chính xác, bất kỳ sinh linh gì cũng không thể rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nhìn lôi kiếp lại sắp rơi xuống trên đỉnh đầu, Ninh Vô Dạ vuốt ve phi kiếm bản mệnh, trầm giọng nói: "Làm sao bây giờ?"

Đọa tiên là tiên nhân thượng giới, thực lực có thể gọi là kinh khủng. Dù chỉ là một bộ phận ý chí thức tỉnh, cũng không phải thứ mà bọn họ có thể chống lại.

Hiện tại, bộ phận ý chí khôi phục này đang lấy thể xác Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng độ kiếp, một khi để hắn ta thu hoạch được một bộ nhục thân Hóa Thần, đừng nói mình và Chung Quỳ Việt Cức đang bị trọng thương, thực lực mười không còn một, dù bọn họ đều ở trong thời kỳ toàn thịnh, dù Kê Trường Phù còn sống, ba người cùng liên thủ, cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với ý chí đọa tiên!

Không!

Bọn họ vốn đã không có bất kỳ uy hiếp gì với ý chí đọa tiên, một khi ý chí đọa tiên thành công dùng thể xác Bùi Lăng Hóa Thần, bọn họ chắc chắn phải chết!

Tam Trụ tiên trong mộng cảnh cũng phải đối mặt với sự trở về của ý chí đọa tiên!

Đến lúc đó, bọn họ không biết Bùi Lăng sẽ có kết cục gì, nhưng đọa tiên thức tỉnh gần như đã thành kết cục đã định.

Tam Trụ tiên cũng tốt, tất cả dị tộc trong Vĩnh Dạ hoang mạc cũng được, đều sẽ thành chất dinh dưỡng lúc đọa tiên thức tỉnh...

Nghe vậy, Chung Quy Việt Cức hít sâu một hơi, sau đó nói:

"Muốn ám sát Bùi Lăng trong hiện thế, đã không có bất kỳ khả năng gì."

"Dù hiện tại chúng ta Hóa Thần, cũng không thể thành công"

"Hiện tại, hy vọng duy nhất là kéo dài thời gian trợ giúp bên Tam Trụ tiên."

"Chúng ta chưa chắc phải liên tục ra tay với Bùi Lăng, chỉ cần chúng ta không chết, ý chí đọa tiên không dám tùy tiện trở về mộng cảnh"

Ninh Vô Dạ gật đầu: "Đã vậy, hiện tại bọn ta liền chia ra đi"

"Sau khi ý chí đọa tiên độ kiếp, bôn ba hai nơi giết chúng ta, chắc chắn cần tốn càng nhiều thời gian hơn đứng một chỗ ra tay."

"Có lẽ chỉ trong gang tấc này, là thành và bại sau cùng"

Chung Quỳ Việt Cức không chút do dự: "Tốt!"

"Việt Cức huynh" Ninh Vô Dạ nhìn hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, ném một bình đan dược chữa thương qua: "Bảo trọng. '

Chương 1315: Đã thành kết cục đã định (2)

Túi trữ vật của Chung Quỳ Việt Cức bị Ngọc Tuyết Chiếu trộm, hiện tại cũng không có cái gì, cho dù có, căn bản không đủ để đối đầu với ý chí đọa tiên.

Lần này từ biệt, rất có thể là sinh ly tử biệt.

Đương nhiên, đối với Ninh Vô Dạ mà nói, mặc dù hắn ta lấy lại túi trữ vật, một khi bị ý chí đọa tiên để mắt tới, kết quả cũng không có bất kỳ điều bất ngờ gì.

Đưa tay tiếp nhận đan dược, Chung Quỳ Việt Cức nặng nề gật đầu: "Bảo trọng"

Nói xong, đã thi triển độn pháp bỏ chạy về phương hướng ngược lại với Ninh Vô Dạ...

Trong mộng cảnh.

Bùi Lăng đã vượt qua ba lượt kiếp lôi.

Dưới mắt, vòng kiếp lôi thứ tư đang ầm ầm ấp ủ.

Lôi điện khó mà tính toán đang di chuyển trong tầng mây.

Kiếp số chưa giáng lâm, uy áp kinh khủng đã khiến Bùi Lăng cảm thấy tim đập thình thịch.

Loại nguy hiểm cực hạn từ nơi sâu xa không nói rõ được cũng không tả rõ được khiến hắn vô thức cảm thấy rùng mình.

Cho đến bây giờ, Bùi Lăng đã vượt qua ba lượt kiếp lôi, đều bị hệ thống dùng một đao chém tan, trông kiếp lôi có thanh thế thật lớn, lại không thể gây tổn thương cho hắn chút nào.

Vì vậy, hắn vẫn uỷ thác tu luyện, đến nay không bị cắt ngang.

Chỉ có điều, Bùi Lăng lại cảm thấy hơi nghi ngờ.

Ngoại trừ vòng kiếp lôi thứ nhất để hắn hấp thu được rất nhiều kiếp lực, mặc dù kiếp lôi tiếp theo cũng có uy thế mênh mông, nhưng sau khi hệ thống trảm phá kiếp lôi, hắn lại không thu hoạch được gi!

Dưới tình huống bình thường, mỗi vòng kiếp lôi rơi xuống, chỉ cần thành công vượt qua, nhất định có thể hấp thu kiếp lực trong đó, từng bước một tăng cường tu vi nội tình của bản thân, cho đến khi vượt qua tất cả kiếp lôi mới có thể hoàn thành cảnh giới thuế biến.

Nhưng hiện tại, cảnh giới tu vi của hắn vẫn dừng lại ở trạng thái vừa tiến bước mạnh mẽ đến Hóa Thần.

Ba lượt kiếp lôi qua đi, lại không có chút tiến triển nào.

Ngoại trừ cái đó ra, vừa rồi hệ thống nhắc nhở tạo nên hóa thân giúp hắn, hắn căn bản không nhìn thấy hóa thân do hệ thống tạo nên đang ở nơi nào.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Lăng cau mày, bây giờ hắn còn đang ở trong mộng cảnh, không biết hiện thế đã xảy ra chuyện gì.

Đang nghĩ ngợi, đã thấy một đạo điện quang sáng như tuyết xẹt qua trên bầu trời.

Cứ như là kèn lệnh tuyên bố, thông báo vòng kiếp lôi thứ tư bắt đầu giáng lâm!

Điện quang như sóng to gió lớn, nộ hải triều dâng, trong nháy mắt nổ tung khắp cả bầu trời.

So sánh với ba vòng kiếp lôi trước đó, vòng kiếp lôi thứ tư có thể gọi là vô cùng kinh khủng!

Lúc này, thiên uy huy hoàng tràn ngập mỗi một góc trong tầm mắt, lôi đình sáng tỏ đến chướng mắt càn quét đất trời.

Uy áp trước nay chưa từng có lấy khí thế cuồn cuộn, ngang nhiên giáng xuống!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, chém ra một đạo đao khí vô cùng rét buốt.

Đao khí như sợi dây, huyết sắc như thiêu đốt, cứ như là lôi quang điện hải, một ngọn lửa yếu ớt lại không thể bỏ qua, những nơi đi qua lôi kiếp chợt chia ra.

Nhưng lôi đình cuồn cuộn như không ngừng không nghỉ.

Giữa toàn bộ thiên địa trắng lóa như tuyết, nghiễm nhiên biến thành một thế giới lôi điện.

Hệ thống tiếp tục thao túng thân thể Bùi Lăng, chém ra đạo đao khí thứ hai, đạo đao khí thứ ba...

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí như thác nước, như nước thủy triều, như núi, điên cuồng đối đầu với lôi kiếp hạ xuống từ vòm trời, nhiều đám huyết sắc và điện quang tím xanh hung hăng va chạm, sau đó đều tiêu tán, tuần hoàn qua lại. Chẳng mấy chốc, đao khí chiếm ưu thế, nhưng sét rả rích vô tận, đôi bên lập tức rơi vào sự giằng co lâu dài.

Bùi Lăng nhìn chăm chú kiếp lôi trước mắt, dựa theo miêu tả trong truyền thừa Thánh Tử, Hóa Thần chia làm tam kiếp Hóa Thần, lục kiếp Hóa Thần, cửu kiếp Hóa Thần và vạn kiếp Hóa Thần!

Trình độ ba vòng kiếp lôi trước chắc tương ứng với tam kiếp Hóa Thần.

Tam kiếp Hóa Thần kiếp, lấy nội tình Bùi Lăng để đối phó sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì.

Mà bắt đầu từ vòng kiếp lôi thứ tư, tương ứng là lục kiếp Hóa Thần, cường độ của kiếp lôi cũng tăng lên không chỉ một chút.

Đương nhiên, dù không có hệ thống uỷ thác, lấy thực lực của hắn vượt qua lục kiếp Hóa Thần, cũng không có vấn đề gì, nhiều lắm là chịu chút vết thương nhẹ.

Nhưng hiện tại hắn không thể đạt được kiếp lực trả lại từ mấy vòng kiếp lôi trước, chẳng những lực lượng không có bất kỳ sự tăng lên và chất biến gì, hơn nữa còn dùng không ít pháp lực, cứ tiếp tục như vậy cũng không biết có thể vượt qua ba trận kiếp lôi sau cùng của cửu kiếp Hóa Thần hay không...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên giật mình, lúc này mới phát hiện cho tới nay hệ thống chém ra nhiều đao khí như vậy, pháp lực của mình lại như căn bản không hạ xuống?

Là vì nơi này là mộng cảnh? Hay vì nguyên nhân gì khác?

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Kiếp lôi gào thét như rồng, ầm vang giáng xuống.

Những nơi đi qua mặt đất nứt nẻ, cháy đen như than, suối ngầm dâng trào, biến thành ao hồ đầm lầy.

Tiếng sấm nổ ầm ầm, cuồn cuộn không ngừng nổ vang ở trong toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc, mỗi một viên cát sỏi trên mặt đất đều run rẩy lên tiếng, như đang phủ phục chiến căng dưới thiên uy.

Vòng lôi kiếp này đã kéo dài tròn một ngày.

Chương 1316: Ôm cây đợi thỏ

Cuối cùng, theo một điểm lôi quang cuối cùng tán đi, lộ ra Bùi Lăng đạp không mà đứng, hắn cầm Cửu Phách Đao trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt, thi thể Mạc Lễ Lan lại lơ lửng ở trước mặt hắn.

Vượt qua vòng kiếp lôi thứ tư, toàn bộ trong hoang mạc đều phiêu tán kiếp lực hùng hậu tỉnh thuần.

Dưới sự dẫn dắt của pháp lực Bùi Lăng, tất cả kiếp lực như cá bơi về biển, toàn bộ dũng mãnh lao tới trong cơ thể Mạc Lễ Lan.

Khi Mạc Lễ Lan còn sống tu vi chỉ là Kết Đan, nhưng lúc này mỗi khi hấp thu một phần kiếp lực, khí tức của nàng lại khổng lồ hơn một phần.

Trong giây lát, kiếp lực vòng kiếp lôi thứ tư đều đặt vào thể xác, khí tức của nàng đột nhiên chấn động, lại đã bước vào Nguyên Anh!

Cùng lúc đó, trên khuôn mặt xinh đẹp như chồi non chui lên từ dưới đất của nàng đột nhiên xuất hiện một tia sinh cơ không nên có.

Thịch thịch thịch... Một trận tiếng tim đập yếu ớt lại rõ ràng chậm rãi truyền ra từ trong lồng ngực nàng.

Nhìn qua tình cảnh này, trong lòng ý chí đọa tiên không khỏi trầm xuống.

Hiện tại đã có bộ phận ý chí của hắn ta bị in dấu vào trong nữ thi trước mặt. Ý chí còn lưu lại trong bộ vật chứa Nguyên Anh này cũng bị bộ vật chứa này điều khiển, tiếp tục luyện vào trong nữ thi.

Lần này không nên giáng lâm vào bộ vật chứa này!

Hắn ta hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ là một vật chứa Nguyên Anh lại có phong ấn còn đáng sợ hơn bản thể của hắn ta!

Vào lúc này, phía trên bầu trời, vòng kiếp lôi thứ năm im hơi lặng tiếng rơi xuống!

Không giống với lôi kiếp bành trướng mãnh liệt, thanh thế to lớn trước đó, đạo kiếp lôi này không có dấu hiệu nào, không có tiếng vang nào, lại là một đạo lôi đình đen nhánh tràn ngập khí tức hủy diệt và bạo ngược. Dưới sự yểm hộ của Vĩnh Dạ hoang mạc, như một thích khách tuyệt đỉnh, ngàn dặm bôn tập lại tới vô ảnh đi vô tung, lao thẳng đến Bùi Lăng!

Lúc này, bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc.

Toà thạch tháp mà đám người Kê Trường Phù đã thấy lúc tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, trong căn phòng ở đỉnh cao nhất của thạch tháp, ánh sáng loé lên, lộ ra bóng dáng một tu sĩ áo bào xám.

Hắn ta bước ra từ Truyền Tống Trận, bước nhanh ra ngoài tháp, đứng dựa vào lan can nhìn qua khí tượng kiếp vân phía trên Vĩnh Dạ hoang mạc, khẽ nhíu mày, to lớn như thế, thiên uy như thế...

Là cửu kiếp Hóa Thần!

Thiên hạ này, tu sĩ có thể cửu kiếp Hóa Thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa chỉ có các Thiếu chủ do chín môn phái lớn bồi dưỡng ra mới làm được.

Không biết rốt cuộc là ai?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tu sĩ áo bào xám không tùy tiện đi vào Vĩnh Dạ hoang mạc.

Toà hoang mạc bị bóng tối bao trùm nhiều năm này là một trong bốn khu vực nguy hiểm, cho dù với sự tồn tại như hắn ta, cũng cực kỳ nguy hiểm.

Nếu không, sao Luân Hồi tháp có thể chịu đựng bên cạnh có sự tồn tại như vậy, đã sớm hoàn toàn dẹp yên nó rồi.

Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hiện tại hắn ta cũng không cần đi vào mạo hiểm.

Chỉ cần ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, mặc kệ hiện tại người ở bên trong là người trong Thánh đạo hay tu sĩ ngụy đạo, chỉ cần đi ra đều trực tiếp giết đi!

Thiên hạ này, số lượng tu sĩ cấp cao đã tích lũy đến một tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Trong đám hậu bối lại vẫn thiên tài lớp lớp, không nói ngụy đạo, chỉ bên Thánh đạo, trong thế hệ tuổi trẻ có Thiếu Phù Đồ lệnh, Đế Tử Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù và Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt đã sớm thành danh, có người nào không phải thiên kiêu đệ tử phong mang tất lộ, chiến tích hiển hách?

Năm gần đây, lại có loại nhân tài mới nổi như Trọng Minh tông Bùi Lăng.

Bàn Nhai giới đã không chịu nổi gánh nặng!

Dù những tu sĩ này không hề làm gì, chỉ sống thôi đã là sự tàn phá với phương thế giới này.

Nếu là sâu kiến bình thường, chết sống ảnh hưởng không lớn thì cũng thôi.

Nhưng càng là thiên kiêu, càng coi trọng cái gọi là "hạt giống trường sinh", con đường tu hành có thể đi càng xa, cũng hao phí càng nhiều tài nguyên, càng nên đi chết!

Nghĩ tới đây, tu sĩ áo bào xám tâm niệm vừa động, thạch tháp do Luân Hồi tháp bố trí ở trong sa mạc lập tức hoán đổi trận pháp, vô số phù văn, nguyền rủa, thuật pháp... Toàn bộ khóa chặt phương hướng Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỉ cần bên trong xuất hiện sinh linh, mặc kệ là cái gì, bất kể là ai, mặc kệ tình huống như thế nào, sẽ phát động công kích trong nháy mắt, tiến hành diệt sát!

Sau một ngày.

Trên cồn cát có thể nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc ở đằng xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người áo bào trắng.

Đó là một tu sĩ dung mạo tuấn lãng, thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi, một đôi mắt bình tĩnh xa xăm lại như đã trải qua trăm ngàn năm.

Hắn ta đeo một cái băng trán vàng ròng, trên mi tâm có một viên bảo thạch màu mực, đen sì như hòn đá có thể thấy được ở khắp nơi, không chút thu hút.

Trong đại mạc gió nổi lên, cuốn lên cát sỏi thô ráp.

Nhưng bão cát gào thét đi qua lại như truyền qua kính hoa thủy nguyệt, không thể đụng vào góc áo người này.

Kê Trì thản nhiên nhìn lướt qua kiếp vân phía trên Vĩnh Dạ hoang mạc, nhíu mày.

Chương 1317: Giằng co (1)

Lần này hắn ta tới, một là muốn xem xét nguyên nhân cái chết của Kê Trường Phù, dù sao hậu tự này có địa vị không thấp ở Thiên Sinh giáo, nếu không phải hiện tại đã vẫn lạc, tương lai nhất định là Giáo Chủ Thiên Sinh giáo. Hơn nữa, hắn ta nhớ kỹ, trước đó vài ngày Kê Trường Phù trở về trong giáo từ Cửu Nghỉ sơn, từng nhận lấy một khối Thiên Ý Ngọc từ trong bí khố.

Lấy thủ đoạn và thực lực của hậu tự này có thể trở thành Thiếu giáo chủ từ một đám huynh đệ tỷ muội, dù lần nữa gặp nạn, nhiều lắm lại tiêu hao một khối Thiên Ý Ngọc nữa, không có lý do không thể chạy thoát!

Mục đích thứ hai trong chuyến đi này của Kê Trì, là vì Kê Trường Phù đã bỏ mình, mặc kệ nguyên nhân cái chết là gì, nhất định phải thu hồi xác và huyết mạch của hắn ta.

Hiện tại thông qua định vị của Mệnh Hồn đăng, một đường truy tung lại đi tới Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hơn nữa, Kê Trường Phù vừa vẫn lạc ở nơi này, lại đã có người Hóa Thần ở đây?

Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mất tiếng: "Kê huynh, đã tới sao không đến ngồi một chút?"

Kê Trì nghe vậy, quay đầu nhìn cồn cát xa xa, vừa sải bước ra, lúc xuất hiện lại đã xuất hiện trong tháp đá đằng sau cồn cát.

Tu sĩ áo bào xám hơi thi lễ, thổn thức nói: "Từ lần trước từ biệt, ngươi và ta đã trăm năm không gặp."

"Trăm năm không gặp, phong thái Thân Đồ huynh vẫn như cũ"

Kê Trì hoàn lễ, đánh giá lão giả trước mặt, chậm rãi nói: "Tu vi cũng tinh tiến hơn, thật xấu hổ, trăm năm qua ta lại sống uổng phí.

Tu sĩ áo bào xám Thân Đồ Duy Nham nói: "Kê huynh khiêm tốn, nghe nói những năm qua ngươi vẫn đang tu luyện một môn thần thông, bây giờ trong khí tức đã mơ hồ thấy ý tĩnh mịch, chắc hẳn đã đại thành?"

Sau khi trò chuyện một chút, Thân Đồ Duy Nham hỏi thẳng vào vấn đề: "Kê huynh, xin hỏi người đang độ kiếp trong Vĩnh Dạ hoang mạc, có phải Thiếu chủ quý giáo?"

Nghe vậy, Kê Trì khẽ lắc đầu, nói: "Ta đang bế quan trong giáo, phát hiện Mệnh Hồn đăng của hậu tự quan trọng dập tắt, lúc này mới một đường chạy đến."

Thân Đồ Duy Nham nghe vậy, không khỏi chậm rãi gật đầu.

Không sai!

Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ, hắn ta có tư chất trác tuyệt, tu vi cực cao.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiểu bối này sẽ đi rất xa ở trên con đường tu hành, cũng không biết trong quá trình này sẽ dùng mất bao nhiêu thiên tài địa bảo, là một trong những tai hoạ của phương thế giới này!

Hiện tại đã thân tử đạo tiêu, rất tốt!

Nghĩ tới đây, Thân Đồ Duy Nham nói: "Đã không phải Thiếu chủ quý giáo, vừa hay Thánh Tử Thánh Nữ Trọng Minh tông cũng chỉ mới đi vào Nguyên Anh không bao lâu, chắc hẳn không thể nhanh chóng Hóa Thần chỉ vì cái trước mắt"

"Hiện tại Đế Tử Vô Thủy sơn trang còn đang chém giết trên chiến trường Cửu Nghi sơn, chưa từng nghe nói hắn tiến vào cảnh nội Luân Hồi tháp ta..."

"Tính ra, chắc chắn người Hóa Thần trong Vĩnh Dạ hoang mạc là đệ tử ngụy đạo."

Kê Trì cũng nghĩ như vậy, lập tức nói: "Không sai! Từ trước đến nay ngụy đạo ra vẻ đạo mạo, những ngày qua lê dân nằm dưới sự quản lý của hắn đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, không ngờ đã điều động các đệ tử tiến về cứu viện, còn bỏ qua một hậu bối thiên tài có thể dẫn xuống cửu kiếp Hóa Thần kiếp, âm thầm trà trộn vào Vĩnh Dạ hoang mạc, đúng là coi tính mạng của lê dân dưới sự quản lý là trò đùa!"

"Làm điều ngang ngược như thế, cũng khó trách thiên ý sắp xếp chúng ta chạy tới ngay lúc này."

"Tiểu bối Hóa Thần này đã được định sẵn sẽ rơi vào trong tay chúng ta."

"Nguy đạo sắp xếp tính toán một lượt, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng"

Trong lòng hắn ta hừ lạnh, hậu tự Kê Trường Phù kia của mình sinh ra tôn quý, lọt mắt xanh thiên ý.

Có thể giết chết Kê Trường Phù, chắc chắn cũng là người cực kỳ tôn quý.

Nhưng cho dù như thế, tùy tiện ra tay với Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo, sao không bị thiên ý chán ghét chứ?

Hiện tại, hắn ta và Thân Đồ Duy Nham ở chỗ này, hiển nhiên đã bị thiên ý từ nơi sâu xa phản phệ, muốn người độ kiếp này lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng!

"Đợi chút nữa đệ tử ngụy đạo đi ra, lập tức giết!" Thân Đồ Duy Nham gật đầu một cái, nói.

Giết?

Kê Trì nghe lời này lại khẽ nhíu mày, có thể dẫn xuống cửu kiếp Hóa Thần kiếp, có thể thấy tiểu bối này kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào.

Đặt trong số người thừa kế chín môn phái lớn được bồi dưỡng tỉ mỉ, cũng là đối tượng tốt nhất.

Nhân tài như vậy, cho dù có mối thù giết tôn tử, cứ làm thịt như vậy cũng rất đáng tiếc.

Còn không bằng mang về làm lô đỉnh, cũng coi như đền bù một chút tổn thất mất tôn tử.

Thế là, Kê Trì nói: "Thân Đồ huynh, trước khi đại chiến thảo ngụy bắt đầu, Luân Hồi tháp từng đồng ý với Thánh giáo ta, tất cả thiên kiêu trong trận chiến này đều thuộc về Thánh giáo ta."

"Vì vậy, sau khi tiểu bối đang độ kiếp trong Vĩnh Dạ hoang mạc đi ra, phải giao cho ta xử trí mới đúng."

Thân Đồ Duy Nham nhướn mày, suy nghĩ rồi lập tức nói: "Đúng là Luân Hồi tháp đã đồng ý điều kiện này, nhưng nơi đây không phải chiến trường đại chiến thảo ngụy, mà là Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chương 1318: Giằng co (2)

Hiện tại đối với Luân Hồi tháp mà nói, diệt trừ năm phần mười sinh linh giữa thiên địa mới là chuyện quan trọng nhất.

Vì vậy, dù không tình nguyện, Thân Đồ Duy Nham vẫn thỏa hiệp nói: "Không bằng đều lùi một bước, nếu người đi ra là nam tu, để ta diệt sát hắn ngay tại chỗ."

"Nếu là nữ tu, sẽ giao cho Kê huynh xử trí."

Sau khi Kê Trì suy tính, cũng không muốn trở mặt với Luân Hồi tháp ở trên địa bàn của đối phương, thế là gật đầu: "Được"

Sau đó, hai người lấy ra đồ uống trà, bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, kiên nhẫn chờ đợi cửu kiếp Hóa Thần kiếp kết thúc.

Lại qua một ngày.

Hai vệt độn quang cắt phá bầu trời, sau khi rơi xuống đất hiện ra bóng dáng Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến.

Bọn họ vừa mới chạy tới bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, đã thấy kiếp vân cuồn cuộn phía trên Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hai người lập tức sắc mặt vui mừng, cửu kiếp Hóa Thần!

Quả nhiên là cửu kiếp Hóa Thần!

Rất không tệ!

Hai tiểu gia hỏa Vô Dạ và Việt Cức này thật sự không làm bọn họ thất vọng.

Đang nghĩ ngợi, hai người đột nhiên tâm niệm vừa động, đồng thời nhìn về phía cồn cát xa xa.

Đã thấy cát vàng rì rào rơi rụng, vốn trên cồn cát không có vật gì, lại chậm rãi dâng lên một tòa thạch tháp, dưới mái cong đấu sừng có linh đang nhẹ nhàng vang lên.

Một giọng nói trầm thấp mất tiếng hòa vào tiếng chuông cùng truyền đến bên tai bọn họ: "Ác khách ở xa tới, toan tính điều gì?"

Ngô Ký Tương lạnh lùng trả lời: "Các ngươi mượn danh nghĩa cứu thế đi diệt thế, là việc cực ác ở phương thiên địa, còn người nào ác hơn?"

"Loại người chỉ vì tư lợi" Trong Thạch tháp, Thân Đồ Duy Nham thất vọng lắc đầu: "Chỉ biết yêu quý bản thân và sinh linh thân thiết, hoàn toàn không nhớ ơn gánh chịu sinh dưỡng của phương thế giới này. Lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp như thế, sao biết thương cảm phương thế giới này? Làm sao biết đối với phương thế giới này, cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác?"

"Đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái!" Phó Đạo Huyến nhướn mày, trong hộp kiếm phía sau kiếm minh âm vang, nghiêm nghị quát: "Vẫn còn giả vờ giả vịt như thế, ma đúng là ma, khó lên mặt bàn!"

Trong tháp đá, Kê Trì nhàn nhạt mở miệng, giọng nói quanh quẩn: "Nạn lửa binh đang hừng hực, rất nhiều phàm nhân Cửu Nghi sơn đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, lấy năng lực của các ngươi đủ để cứu viện ngàn vạn."

"Lại vứt bỏ ngàn vạn sinh linh không để ý mà chạy đến đây, đây không phải vì lợi ích một người, lại là cái gì?"

"Lần khói lửa này, nỗi khổ chúng sinh này đều vì ma đạo." Ngô Ký Tương lạnh lùng nói: "Tất cả việc ác, tất cả nghiệt đều từ tứ tông các ngươi...

Đôi bên cách cồn cát cãi cọ ồn ào, nhưng đứng đằng xa giằng co một lát, hộp kiếm Phó Đạo Huyến kêu lên mấy lần, phù văn phía trên thạch tháp cũng không ngừng sáng tắt, cuối cùng không có ai thật sự ra tay.

Một lát sau, Kê Trì thử dò xét nói: "Người đang độ kiếp là Thái tử Lưu Lam hoàng triều hay Kiếm Tử Hàn Ẩm Kiếm tông?"

Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến hừ lạnh một tiếng, biết ma đạo đang dò xét bọn họ.

Nhưng hai tiểu gia hỏa cửu kiếp Hóa Thần, việc này cũng không có gì cần giấu giếm.

Hơn nữa, dù bọn họ không nói, chờ hai tiểu gia hỏa đi ra, hai người ma đạo cũng sẽ ra tay.

Nghĩ đến đây, Ngô Ký Tương từ tốn nói: "Không quan tâm là ai, ngày khác đều lấy thủ cấp ma đạo các ngươi, tế điện rất nhiều sinh linh vô tội chết thảm trong đại chiến"

Trong tháp đá, Thân Đồ Duy Nham và Kê Trì nhìn nhau, lập tức sát ý phun trào.

Chỉ là hiện tại chính chủ chưa xuất hiện, bọn họ cũng không cần vội nhất thời này. Chẳng may vì bây giờ ra tay với Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến, lại để tiểu bối trong Vĩnh Dạ hoang mạc kia có cơ hội chạy thoát, chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi?

Vì vậy, đôi bên tự chiếm cứ một phương, tâm tư xoay chuyển, tạm thời vẫn bình an vô sự.

Đại mạc gió nổi mây phun, cát vàng đây trời.

Trong tiếng chuông trên tháp, mặt trời lặn về tây, mặt trăng mọc lên từ phương đông.

Chớp mắt lại trôi qua một ngày.

Trên bầu trời ở đằng xa, không gian đột nhiên vỡ ra, một tòa hành cung bạch cốt chậm rãi na di ra...

Hành cung vừa tiến vào đại mạc, đã có thể thấy Vĩnh Dạ hoang mạc ở phía trước đang bị bao phủ toàn bộ trong một mảnh kiếp vân nặng nề dày đặc.

Tư Hồng Khuynh Yến ngồi trên bảo tọa cao cao lập tức khẽ giật mình, quãng đường này nàng đi theo ấn ký lô đỉnh đến đây, lại đi thẳng tới Vĩnh Dạ hoang mạc?

Hơn nữa, trước mắt lại là kiếp vân cửu kiếp Hóa Thần... Là Bùi Lăng đang Hóa Thần ở bên trong?

Bùi Lăng mới Ngưng Anh bao lâu?

Lúc này đã Hóa Thần rồi?

Điều này sao có thể? !

Đang nghĩ ngợi, Tư Hồng Khuynh Yến tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện cách đó không xa có bốn luồng khí tức cường đại hùng hậu, đang kiềm chế lẫn nhau, vận sức chờ phát động.

Ngay lúc đó, bên tai nàng vang lên một giọng nói trầm thấp mất tiếng: "Tô phu nhân, chiến sự chưa yên, cớ gì tới đây?"

Tư Hồng Khuynh Yến hơi híp mắt lại, giọng nói này... Là lão già Thân Đồ Luân Hồi tháp.

Đây là một vị lão tổ của Luân Hồi tháp, lúc nàng vẫn là Thánh Nữ, từng theo trưởng bối đến Luân Hồi tháp gặp Thân Đồ Duy Nham mấy lần.

Chương 1319: Tập trung ở Vĩnh Dạ hoang mạc

Lần này Luân Hồi tháp gần như dốc toàn bộ lực lượng thảo phạt Cửu Nghi sơn, trong tông môn chỉ để lại vài người phụ trách chủ trì đại cục, tọa trấn hậu phương, trong đó có Thân Đồ Duy Nham này.

Lúc này Thân Đồ Duy Nham đang ở trong tháp đá, còn có một luồng khí tức cũng không xa lạ gì, chính là một trong số rất nhiều lão tổ đột nhiên chạy đến đại điển Thánh Tử Trọng Minh tông vào trước đó, Thiên Sinh giáo Kê Trì!

Kê Trì thành danh đã lâu, tu vi cao thâm, là ma đạo cự phách được thiên hạ công nhận.

Về phần hai luồng khí tức khác...

Tư Hồng Khuynh Yến dùng thần niệm quét qua, lập tức hơi cười lạnh, hóa ra là hai lão già ngụy đạo.

Thái sư Ngô Ký Tương của Thái tử Lưu Lam hoàng triều, đây là quan lại truyền kỳ trong hoàng triều, nghe nói người này vốn xuất thân nhà phú hào nhưng khi còn nhỏ phụ mẫu đều mất, trong tộc lại thưa người, nhất mạch đơn truyền, không có thúc bá làm chỗ dựa, gia nghiệp to như vậy lại không có người chủ trì, trong giây lát đã mất sạch, toàn bộ đều dựa vào hoàng triều tốt bụng phát cháo cho vào lớp học, mới sống tạm qua ngày.

Sau khi hơi lớn tuổi, Ngô Ký Tương đã thể hiện ra tư chất kinh tài tuyệt diễm.

Trước khi hắn ta tham gia phàm khoa, trúng liền sáu nguyên, danh tiếng nổi như cồn.

Sau khi nhập sĩ, lập tức thể hiện ra tài năng trị thế, những nơi đi qua quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dang dỡ, bởi vậy một bước lên mây, còn tráng niên đã vào miếu đường, tham dự vào nghị sự trong triều.

Đến tuổi lục tuần mới nhập đạo.

Bởi vì chiến tích hiển hách nên được hoàng triều dốc sức nâng đỡ, do Chung Quỳ thị lão tổ tự mình ra tay, lấy bí pháp hoàng thất phạt gần tẩy tủy, cải lão hoàn đồng cho hắn ta, bước vào đạo đồ.

Mọi người đều biết, phần lớn công pháp hoàng triều đều coi trọng tâm tính và ngộ tính, nhục thân tư chất tu sĩ cũng chỉ là phụ.

Ngô Ký Tương nhanh nhẹn tài năng, bởi vì trải nghiệm lúc còn trẻ nên cực kỳ tôn sùng quan điểm của hoàng triều. Tâm tính của hắn ta cực kỳ phù hợp với bộ công pháp Thiên giai nào đó của hoàng thất, vì vậy có thể nói tu hành tiến triển cực nhanh, người sau vượt người trước, là một trong mấy vị tu sĩ cường đại nhất hoàng triều.

Bởi vì hắn ta văn võ song toàn, thường làm sư phụ cho Thái tử, cho tới nay trong tay đã dạy dỗ ra ba đời Đế vương hoàng triều.

Hiện tại, đây là lần thứ tư hắn ta đảm nhiệm chức vụ Thái sư của Thái tử.

Lại không ngờ hắn ta không ở trong hoàng triều cho tử tế, lại chạy đến Vĩnh Dạ hoang mạc này?

Về phần Hàn Ảm Kiếm tông Phó Đạo Huyến.

Tư Hồng Khuynh Yến càng quen thuộc hơn, đây là sư tôn của Kiếm Tử Kiếm tông đương thời, lúc Nguyên Anh từng một người một kiếm thử kiếm thiên hạ, trải qua cửu tử nhất sinh, lấy cửu kiếp Hóa Thần đúc thành căn cơ trường sinh, có thể gọi là thiên kiêu số một trong cùng thế hệ.

Sau khi người này nhận đồ đệ, nghe đồn nhiều năm ở trong Kiếm tông, chuyên tâm dạy đệ tử, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện bên ngoài, lúc này cũng xuất hiện ở đây?

Trong lòng hơi nghi ngờ nhưng cảm nhận được Bùi Lăng đang ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nàng sắp có thể bắt được đối phương, Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh trong lòng, lập tức từ bỏ suy nghĩ thăm dò lý do bốn người xuất hiện ở đây, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu: Bốn người này xuất hiện ở đây ngay lúc này, rất không tệ!

Chút nữa vừa hay ngược sát Bùi Lăng ở ngay trước mặt bọn họ!

Vào lúc này, trong thạch tháp, Thân Đồ Duy Nham khẽ nhíu mày lại truyền âm hỏi thăm: "Tô phu nhân, cớ gì lại xuất hiện ở địa giới Luân Hồi tháp ta?"

Lúc này, Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến cũng phát hiện hành cung bạch cốt, không nhịn được nhìn về phía nàng.

Trong hành cung, Tư Hồng Khuynh Yến đổi một tư thế ngồi trên bảo tọa, giọng điệu lười biếng nói: "Ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện có người cửu kiếp Hóa Thần, liền tới nhìn xem"

Thân Đồ Duy Nham lập tức nói: "Cửu kiếp Hóa Thần, là một trong số Kiếm Tử Hàn Ảm Kiếm tông và Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức"

Lúc này tâm trạng hắn ta không tệ, không quan tâm Tư Hồng Khuynh Yến chui vào Luân Hồi tháp muốn làm gì, dù sao trước khi đại chiến thảo ngụy bắt đầu, Luân Hồi tháp đã tiến hành bố trí tài nguyên thật sự quan trọng, có thể để phòng đủ loại sắp xếp vây Nguy cứu Triệu của ngụy đạo, Tư Hồng Khuynh Yến cũng không chiếm được lợi ích.

Hiện tại vị Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông này tới thật đúng lúc.

Đợi lát nữa hai tiểu bối thiên kiêu ngụy đạo kia kết thúc Hóa Thần, rời khỏi Vĩnh Dạ, vừa hay để ba người bọn họ hợp lực, chém giết bọn họ ngay trước mặt hai tu sĩ cấp cao ngụy đạo này!

"..." Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, lập tức tâm niệm vừa động, nói cách khác chút nữa không chỉ có bốn người này?

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng không nhịn được nhìn qua nhìn lại, ánh mắt lấp lóe không nói điều gì.

Mãi sau cũng không thấy bên trong hành cung bạch cốt trả lời, Thân Đồ Duy Nham không tiếp tục truyền âm nữa, từ trước đến nay giữa thánh ngụy như nước với lửa.

Hơn nữa, việc Tư Hồng Khuynh Yến tự mình tàn sát thành trì nằm dưới sự quản lý của tông môn ngụy đạo căn bản không phải bí mật gì.

Chương 1320: Cửu lôi luyện hóa thân, âm dương diễn vạn kiếp! (1)

Hiện tại có cơ hội chém giết thiên kiêu ngụy đạo, nghĩ như thế nào nàng cũng không bỏ qua.

Thân Đồ Duy Nham cho rằng Tư Hồng Khuynh Yến đã hiểu ý mình.

Nơi xa, trên pháp bảo phi hành hình dạng mây trắng, Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến ngồi xếp bằng đối diện nhau bình tĩnh nhìn tình cảnh này.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Sa mạc hoang vu sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cảnh hoang tàn khắp nơi, đất đai mấp mô, suối ngầm vừa tuôn ra, thường bị lôi đình thật lớn lặp đi lặp lại phá hoại, hóa thành hơi nước nồng đậm, bốc hơi khắp nơi.

Phía trên bầu trời, kiếp vân càng ngày càng dày đặc.

Đã vượt qua sáu vòng kiếp lôi, tiếp theo là vòng kiếp lôi thứ bảy, ba trận kiếp lôi cuối cùng của cửu kiếp Hóa Thần kiếp.

Lúc này, trong kiếp vân còn chưa hoàn toàn hoàn thành ấp ủ uy năng, đã khiến tất cả sinh linh trong hoang mạc hãi hùng khiếp vía, không thở nổi.

Thiên uy đung đưa, mạnh hơn tất cả kiếp lôi trước đó cộng lại!

Vẻ mặt Bùi Lăng vẫn lạnh nhạt, trong mắt không vui không buồn, không kinh không sợ, cực kỳ bình tĩnh đạp không mà đứng.

Ở đối diện hắn, lúc này nữ thi hấp thu trọn vẹn kiếp lực sáu vòng kiếp lôi, khí tức đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong!

Đúng vào lúc này, kiếp vân trên đỉnh đầu đột nhiên điên cuồng phun trào, tất cả lôi điện nhanh chóng di chuyển trong tầng mây, toàn bộ hội tụ vào cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đạo thiên lôi vô cùng kinh khủng, ầm vang rơi xuống!

Oanh! !!

Dường như bầu trời vỡ ra, lôi đình cuồn cuộn như sông, như thác nước, như nộ hải triều dâng, mãnh liệt gào thét!

Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đồng thời đưa tay, động tác hai người không khác gì nhau, cùng nhau chém ra một đạo đao khí huyết sắc.

Đao khí trào lên gào thét như sóng cả huyết sắc đi ngược dòng nước.

Huyễn hóa như rồng, ngang nhiên mà lên từ giữa hơi nước mênh mông, vọt tới lôi kiếp cuồn cuộn.

Cả tòa Vĩnh Dạ hoang mạc như im ắng chấn động.

Hơi nước do suối ngầm ngưng kết như chịu sự hoảng sợ, chen chúc bốc lên, tứ tán.

Ngay sau đó, huyết sắc và lôi quang vặn vẹo quấn giao, đôi bên tán loạn.

Vòng kiếp lôi thứ bảy kết thúc!

Thời gian vòng lôi kiếp thứ bảy kéo dài không quá lâu, nhưng uy năng của nó cực kỳ đáng sợ, lại có khí thế hủy thiên diệt địa. Chỉ có điều, dưới sự gia trì của lực lượng đọa tiên, Bùi Lăng rất thuận lợi vượt qua một vòng này cũng như sáu vòng kiếp lôi trước đó.

Kiếp lực dư thừa lại bị Mạc Lễ Lan hấp thu.

Phần lớn ý chí đọa tiên đã thức tỉnh đều bị luyện vào trong nữ thi, chỉ có một phần nhỏ lưu lại bên trong vật chứa.

Ý chí đọa tiên lẳng lặng nhìn một màn này, không còn làm bất kỳ giãy giụa gì nữa.

Khó khăn lắm bộ phận ý chí này mới thức tỉnh, giờ coi như đã phế đi.

Đương nhiên, so sánh chút lực lượng bị đối phương trộm đi với bản thể còn không bằng cả chín trâu mất một sợi lông.

Bỏ qua thì bỏ qua, hắn ta cũng không hề để ý.

Chỉ đáng tiếc cho một cơ hội thức tỉnh tốt như vậy...

Thế nhưng, hắn ta đã nhớ kỹ khí tức của hậu bối này, lần sau thức tỉnh...

Phía trên bầu trời, kiếp vân nặng nề dày đặc xoay tròn ngưng tụ, thoáng như một cái vòng xoáy màu đen to lớn.

Vòng kiếp lôi thứ tám nhanh chóng rơi xuống.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan lại đồng thời ra tay.

Đao khí huyết sắc như lũ quét cuốn tới, ầm vang mà ra!

Lần này, rõ ràng pháp lực của Bùi Lăng đã tiêu hao quá lớn, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng đao khí do Mạc Lễ Lan chém ra lại kiên cường hơn không chỉ một bậc.

Oanh! !!

Lực lượng cuồng bạo di chuyển trong mỗi một góc của Vĩnh Dạ hoang mạc, địa hình lật đổ, đồi cốc điên đảo chảy ra như trụ.

Trong giây lát, vòng kiếp lôi thứ tám tiêu tán không còn, kiếp lực khổng lồ như bách xuyên quy hải, bị Mạc Lễ Lan hấp thụ vào cơ thể. Khí tức của Mạc Lễ Lan trở nên mạnh hơn, dường như chỉ thiếu chút nữa là có thể chính thức đi vào Hóa Thân!

Ngay lúc này, phía trên bầu trời vạn lôi lao nhanh, vòng kiếp lôi thứ chín ầm vang rơi xuống!

Trong mộng cảnh.

Dấu vết lôi hỏa giăng khắp nơi, cảnh hoàng tàn khắp chốn.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, nhìn qua kiếp vân trên đỉnh đầu còn đang ấp ủ thiên lôi, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn biết đây là một trận kiếp lôi cuối cùng của cửu kiếp Hóa Thần!

Chỉ có điều, từ sau vòng kiếp lôi thứ nhất, tu vi cảnh giới của hắn đã không có chút tiến triển nào.

Dù độ xong vòng kiếp lôi thứ chín này, hắn cũng không có khả năng đi vào Hóa Thần.

Đang nghĩ ngợi, đã thấy một đạo lôi đình khổng lồ trước nay chưa từng có như bầu trời vỡ vụn rơi thẳng xuống!

Đạo kiếp lôi này gần như bao trùm toàn bộ phạm vi trong tầm mắt của hắn, trốn, không chỗ có thể trốn! Tránh, không thể né tránh!

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, đã thấy mình lại chém ra đao khí.

Một đao kia lập tức rút khô tất cả lực lượng, tất cả tỉnh khí thần của hắn! Bùi Lăng cảm thấy đánh ra một đao, mình lập tức suy yếu xuống.

Oanh! !!

Toàn bộ nhân gian trong mộng cảnh đột nhiên run lên.

Phong vân mưa điện giao thoa hiển hiện, lôi kiếp trực tiếp nhiễu loạn thiên tượng.

Nhưng đao khí cuồn cuộn mà lên chạm nhau với thiên lôi, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau.

Chương 1321: Cửu lôi luyện hóa thân, âm dương diễn vạn kiếp! (2)

Nhìn vòng lôi kiếp thứ chín biến mất, Bùi Lăng cảm thấy hơi choáng váng, chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân vô cùng suy yếu.

Ngay lúc này, cuối cùng tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Hoàn thành luyện chế hóa thân, hệ thống tiếp tục Hóa Thần cho ngài...

Hóa thân? ?

Cửu kiếp... Là dùng để luyện chế hóa thân?

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức lạnh băng, âm hàn, quỷ quyệt, cường đại bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể của mình. Lực lượng, trạng thái của hắn lập tức khôi phục đỉnh phong, khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh.

Ngay sau đó, không gian xung quanh như tấm gương bị đánh nát, trong nháy mắt vỡ tan...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối đậm đặc như thủy triều khép lại, bao phủ mặt đất hoàn toàn thay đổi hình dạng.

Dưới chín cột đá che trời, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan trống rỗng đứng đó.

Cuối cùng đã độ xong một kiếp, Mạc Lễ Lan lập tức mở ra hai mắt. Pháp lực cuồn cuộn bành trướng quanh người nàng đã đi vào Hóa Thần cảnh, rõ ràng đôi mắt thuần trắng, khí tức âm u lạnh lẽo quỷ quyệt, trong cuồng bạo lộ ra lệ ý, không khác gì lúc ý chí đọa tiên giáng lâm vào Bùi Lăng.

Bộ phận ý chí đọa tiên thức tỉnh đã bị bộ vật chứa Bùi Lăng này hoàn chỉnh luyện vào trong bộ nữ thi này.

Không!

Hiện tại Mạc Lễ Lan đã không phải là thi thể, mà là một bộ vật chứa chân chính có thể gánh chịu ý chí của hắn ta!

Ý chí đọa tiên cố gắng vung tay lên, lập tức phát hiện bây giờ hắn ta không thể rời khỏi bộ vật chứa này, nhưng lại có thể động đậy.

Chỉ có điều, ngay lúc hắn ta chuẩn bị một chỉ diệt sát Bùi Lăng, lại phát hiện vật chứa đột nhiên không bị khống chế vươn cánh tay trái ra.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đứng đối diện, vẻ mặt bình thản đưa tay phải ra.

Lòng bàn tay hai người kề nhau, ngay sau đó trên tay phải Bùi Lăng dần hiện ra từng đạo đường vân màu đỏ sậm phức tạp.

Sau đó, hoa văn đỏ càng ngày càng nhiều, bắt đầu từ cánh tay dân khuếch tán đến toàn thân.

Trong quá trình này, khí tức Bùi Lăng càng ngày càng mạnh, toàn thân tản ra một luồng ý bạo ngược, cuồng loạn hủy diệt.

Theo hoa văn đồ hoàn toàn bao phủ cả thân hình Bùi Lăng, Mạc Lễ Lan đã hoàn toàn hòa vào trong cơ thể hắn.

Trong hai con ngươi Bùi Lăng bỗng hiện ra ánh sáng, mắt trái là Nam Kha Mộng Hỏa màu sắc mộng ảo, mắt phải lại đỏ sậm như huyết dịch khô cạn.

Trong cơ thể hắn lập tức tản ra hai loại khí tức pháp lực một âm một dương hoàn toàn khác biệt.

Lúc hai luồng khí tức này xuất hiện phân biệt rõ ràng, nhưng chẳng mấy chốc theo pháp lực giao hòa, khí tức âm dương tương xung tương dung đột nhiên bộc phát!

Phía trên bầu trời, kiếp vân vốn muốn tán đi đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, bắt đầu xảy ra sự biến hóa dữ dội.

Kiếp vân đã bao trùm toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc đột nhiên điên cuồng mở rộng, trong chốc lát đã vượt qua phạm vi Vĩnh Dạ hoang mạc, khuếch trương đến nơi càng xa xôi hơn.

Chẳng mấy chốc, hơn phân nửa địa giới Luân Hồi Tháp như hoàng hôn giáng lâm, đã bị kiếp vân bao phủ!

Thấy cảnh này, ý chí đọa tiên bị cầm tù trong cơ thể Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Quả là thế.

Cửu lôi luyện hóa thân, âm dương diễn vạn kiếp!

Hắn ta bị đối phương coi thành vật liệu chính trong lần Hóa Thần này!

Bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc.

Cát vàng vạn dặm, sương khói cuồn cuộn.

Năm vị tu sĩ cấp cao đến từ năm tông chiếm giữ trong pháp bảo, đều nhìn chằm chằm kiếp vân phía trên Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trên mây trắng, Ngô Ký Tương bí mật truyền âm cho Phó Đạo Huyến: "Xem khí tức kiếp vân này, chắc đã sắp độ xong một kiếp cuối cùng"

"Cửu kiếp Hóa Thần vô cùng nguy hiểm, nhưng có thể chống đỡ đến bây giờ cũng đã không có vấn đề gì" Phó Đạo Huyến khẽ gật đầu.

Ngô Ký Tương trầm ngâm nói: "Nhưng hơi kỳ quái."

"Động tĩnh lớn như vậy, bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc lại không có chút khác thường nào..."

"Dù ý chí đọa tiên còn đang ngủ say, cũng không nên gió êm sóng lặng như thế...

Phó Đạo Huyến trầm giọng truyền âm: "Thật sự hơi không đúng"

"Trong Vĩnh Dạ hoang mạc xuất hiện dị tộc có thần trí, chỉ dựa vào điểm này, chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó."

"Dù là dị tộc hay ý chí đọa tiên, nhất định cũng không mặc cho hai tiểu gia hỏa độ kiếp ở bên trong... Sao có thể không hề làm gì?"

Ngô Ký Tương suy đoán: "Chẳng lẽ bọn họ đã sớm giải quyết việc này?"

Phó Đạo Huyến trầm ngâm chốc lát, nói: "Mặc kệ thế nào, loại tình huống này là chuyện tốt với hai tiểu gia hỏa kia!"

"Không sai" Ngô Ký Tương luôn cảm thấy hơi không đúng, chỉ là nhìn thạch tháp và hành cung bạch cốt ở đằng xa, khẽ nhíu mày, vẫn gật đầu nói: "Chuẩn bị tiếp ứng kỹ càng, đừng để Ma môn tổn thương bọn họ."

Đang nói, chỉ thấy kiếp vân bao trùm toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc bắt đầu tiêu tán, lôi đình cuồn cuộn cũng nhanh chóng biến mất.

Thấy thế, Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến lập tức vui mừng, một trong hai tiểu gia hỏa kia đã thành công Hóa Thần!

Chỉ có điều, Vĩnh Dạ hoang mạc ngăn cách trong ngoài, lấy tu vi thực lực của bọn họ cũng không thể quan sát được tình huống bên trong, bởi vậy cũng không biết hai tên hậu bối sẽ đi ra từ con đường nào, chỉ có thể nâng cao toàn bộ tinh thần để phòng ba người ma đạo.

Chương 1322: Vạn kiếp Hóa Thần

Cùng lúc đó, một phương ma đạo cũng đã nhận ra kiếp vân biến hóa.

Sắc mặt Luân Hồi tháp Thân Đồ Duy Nham âm trầm, trong mắt trĩu nặng lo lắng.

Cửu kiếp Hóa Thần!

Hơn nữa còn là đệ tử ngụy đạo!

Luân Hồi tháp coi việc giúp đỡ thiên địa, giữ gìn phương thế giới này là nhiệm vụ của mình, vốn cũng không quan tâm tranh đấu thánh ngụy.

Nhưng so sánh với Thánh đạo tuân theo tự nhiên, coi trọng mạnh được yếu thua, ngụy đạo tự xưng là tốt bụng, che chỗ sinh linh nằm dưới sự quản lý, đến mức để chúng sinh an cư lạc nghiệp lâu dài, sinh dưỡng đông đảo trong cảnh nội càng khiến bọn họ thống hận hơn.

Vì sự tốt bụng nhỏ bé mà quên đi đại nghĩa, nói là tội nhân vạn năm của Bản Nhai giới cũng không đủ!

Tên Hóa Thần mới lên này phải chết!

So sánh ra, tâm trạng Thiên Sinh giáo Kê Trì cũng không tệ.

Dù hai tiểu bối ngụy đạo Thái tử Lưu Lam hoàng triều và Kiếm Tử Hàn Ẩm Kiếm tông này không Hóa Thần, cũng là lô đỉnh không tệ.

Hiện tại đã cửu kiếp Hóa Thần, càng không thể bỏ qua!

Về phần giới tính hai người này đều là nam tu, cũng chỉ là việc nhỏ.

Không nói đến trong giáo có không ít nữ tu, hắn ta cũng có mấy nữ hậu tự xuất sắc, làm Tông Chủ tông môn Hợp Hoan Tông, Thiên Sinh giáo có rất nhiều công pháp có thể nghịch chuyển âm dương, chuyển đổi nam nữ.

Sau khi thành công, dù ban thưởng cho hậu tự hay giữ lại dùng riêng đều không tệ!

Nghĩ tới đây, Kê Trì lập tức lên tinh thần, lại kín đáo chuẩn bị sẵn pháp bảo bản mệnh và phù lục liên quan, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Vốn tưởng chỉ là một người độ kiếp, vì vậy lúc trước hắn ta mới định ra hứa hẹn miệng giết nam tu, giữ nữ tu với Luân Hồi tháp.

Nhưng bây giờ lại có hai tên tiểu bối ngụy đạo... Vừa vặn mỗi người một cái!

Lúc này, bên trong hành cung bạch cốt, Tư Hồng Khuynh Yến ngồi trên bảo tọa nhìn qua kiếp vân cuồn cuộn, khẽ hừ một tiếng.

Dẫn động cửu kiếp Hóa Thần kiếp, lại độ xong cửu kiếp, đời này ngụy đạo lại có vài người mới.

Chỉ có điều, chút nữa hai tên đệ tử ngụy đạo đi ra, nhất định có một trận ác chiến.

Mặc dù Thân Đồ Duy Nham bí mật truyền âm hy vọng nàng đồng loạt ra tay, nhưng Tư Hồng Khuynh Yến lại không muốn xen vào.

Dù sao, lần này nàng tới là có việc chính!

Ngay lúc năm người đều có suy nghĩ riêng, kiếp vân đang nhanh chóng tiêu tán đột nhiên nhận được mệnh lệnh gì đó, dừng lại.

Ngay sau đó, kiếp vân không tiêu tan còn tụ lại.

Trong khoảnh khắc, đã xông ra khỏi địa giới Vĩnh Dạ hoang mạc, khuếch tán trong cảnh nội Luân Hồi tháp.

Kiếp vân đen sì ôm theo thiên uy, trong giây lát đã bao trùm pháp bảo mây trắng, thạch tháp, hành cung bạch cốt.

Loại uy năng đến từ pháp tắc thiên địa, chân ý đại đạo kia chỉ thẳng vào tâm hồn.

Trong tầng mây, lôi điện di chuyển cuồn cuộn, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng sấm sét nặng nề.

Năm tên tu sĩ cấp cao giằng co ở đằng xa đồng thời khẽ giật mình, dù thế nào thiên kiếp Hóa Thần kỳ cũng không thể có uy năng như thế!

Hơn nữa, rõ ràng cửu kiếp đã kết thúc!

Sau khi im lặng một lúc lâu, Ngô Ký Tương hơi không chắc chắn mở miệng: "Đây là... Vạn kiếp?"

Nghe vậy, bốn người khác lập tức lấy lại tinh thần, vạn kiếp Hóa Thần!

Nghe đồn tổ sư chín tông là vạn kiếp Hóa Thần, vì vậy mới có thể uy áp cùng thế hệ, lập xuống cơ nghiệp vạn năm.

Nhưng đây chỉ là truyền thuyết!

Bây giờ ở thế gian này, cửu kiếp Hóa Thần đã là cực hạn Hóa Thần!

Chỉ có điều, nếu không phải vạn kiếp, vậy kiếp vân này là cái gì?

Nghĩ đến đây, Phó Đạo Huyến lập tức nói: "Là vạn kiếp Hóa Thần!

Không biết là Vô Dạ hay Việt Cức, hai tiểu gia hỏa này không tệ!"

"Ta đã nói đại hưng!" Ngô Ký Tương đã lớn tuổi, lúc là phàm nhân lại chủ trì một triều, chấn chỉnh trên dưới Lưu Lam, lúc là tu sĩ cũng được công nhận thiên tài, nhìn quen thế sự, nhưng hiện tại đối mặt với kiếp vân dày đặc trên đỉnh đầu, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kích động: "Dù là ai đều là rường cột nhân tài của ta. Hôm nay mặc kệ trả giá cỡ nào, cũng phải bảo vệ hắn bình an rời đi."

Phó Đạo Huyến gật đầu: "Đúng là như thế!"

Tâm niệm vừa động, hắn ta truyền âm nói: "Vạn kiếp Hóa Thần không thể coi thường, không thể không đề phòng ma đạo ác độc.

Vì an toàn, phải nhanh chóng thông báo cho tông môn, bảo đảm không có sơ hở nào!"

Ngô Ký Tương nhẹ gật đầu, hai người đồng thời âm thầm bấm niệm pháp quyết, thông báo cho Lưu Lam hoàng triều và Hàn Ảm Kiếm tông.

Lúc này, trong tháp đá, đôi mắt Thân Đồ Duy Nham nặng nề, hờ hững nói: "Cửu kiếp Hóa Thần cũng tốt, vạn kiếp Hóa Thần cũng được, đều là trộm cướp của phương thiên địa này. Càng là thiên tài càng là đạo tặc, đáng chết!"

"Dù sao sắp là một bộ thi thể, có gì khác biệt?"

Lúc nói chuyện, trên vách tháp sau lưng hắn ta chậm rãi hiện ra một bức dư đồ.

Phía trên dư đồ cát vàng liên miên, chính là địa giới Luân Hồi tháp.

Từng điểm sáng màu xám rải rác trong đó, lúc này đang nhanh chóng tụ lại về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

Đây là Thiên Địa Vô Lượng Phù Đồ đại trận Luân Hồi tháp, có thể lấy cái giá là tổn hao cực nhiều tài nguyên lập tức na di thạch tháp đối địch trong cảnh nội Luân Hồi tháp.

Chương 1323: Toàn lực ra tay (1)

Kê Trì làm như không thấy điều này, chỉ mở miệng nhắc nhở:

"Thiên ý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Ngụy đạo làm điều ngang ngược, phúc tộ đã suy."

"Trong tình huống này, hai tên thiên kiêu ngụy đạo này là thiên ý chuẩn bị cho Thiên Sinh giáo ta."

"Dù sao, bọn họ có thể có tu vi và cảnh giới hôm nay, cũng là do phương thế giới này dưỡng dục, nếu không dưng hao phí chẳng phải phung phí của trời?"

Trong hành cung bạch cốt, Tư Hồng Khuynh Yến ngạc nhiên, chợt lộ ra một nụ cười khát máu, cái lưỡi đỉnh hương duỗi ra liếm láp đôi môi đỏ tươi, vốn không định ra tay với hai tiểu bối ngụy đạo, nhưng đã là vạn kiếp Hóa Thần... Nàng chủ tu huyết đạo, còn chưa từng uống máu vạn kiếp Hóa Thần!

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối càng đậm đặc hơn trước đó bao phủ khắp nơi.

Phía trên bầu trời, kiếp vân như vô cùng vô tận.

Thỉnh thoảng tử điện lướt qua như lưỡi đao xuyên qua tất cả bóng tối, chiếu sáng thiên địa trong chớp mắt.

Bùi Lăng cảm thấy tất cả trước mắt bắt đầu vỡ nát, điêu tàn, chỉ chớp mắt hắn phát hiện mình xuất hiện trong một mảnh bóng tối như thực chất.

Vừa ngước mắt lên, sự chú ý của hắn lập tức bị quan tài huyết sắc cách đó không xa hấp dẫn.

Nơi này rất giống Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng dù là chín cột đá che trời hay xiềng xích kiếp lực quấn quanh trên cây cột, cùng mặt đất hoàng tàn khắp nơi, hơi nước dồi dào lại tràn ngập khí tức lôi hỏa... Đều khiến Bùi Lăng cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, nơi này... Có lẽ còn trong Vĩnh Dạ hoang mạc, mình đã rời khỏi mộng cảnh rồi?

Ngay sau đó, hắn chợt phát hiện làn da lộ ra bên ngoài trải rộng đường vân màu đỏ sậm, trong cơ thể tràn ngập lực lượng hùng hậu.

Hình như tu vi của hắn còn đang Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại như không giống lắm...

Không đợi Bùi Lăng cẩn thận suy nghĩ, kiếp lôi phía trên bầu trời đã ấp ủ hoàn tất.

Ngàn vạn kiếp lôi rơi xuống, còn ở giữa không trung đã hóa thành vô số lưỡi đao huyết sắc, cùng nhau chém về phía Bùi Lãng!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức chém ra một đạo đao khí sắc bén vô song.

Keng!

Hệ thống chém ra đao khí cuồng bạo cường đại nhưng chỉ triệt tiêu một đạo lưỡi đao kiếp lôi trong đó, kiếp lôi còn lại không bị bất kỳ thứ gì ngăn cản, tiếp tục chém về phía Bùi Lăng.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Chỉ trong nháy mắt, quanh người Bùi Lăng máu chảy ồ ạt, vô số vết đao trải rộng, đã bị trọng thương!

Nếu không phải đường vân màu đỏ sậm bảo vệ điểm yếu hại của hắn, lại đã triệt tiêu phần lớn mũi nhọn cho hắn, chỉ sợ trong chớp mắt vừa rồi hắn đã bị thiên đao vạn quả mà chết!

Đúng vào lúc này, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống:

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở chưa kết thúc, kiếp lôi liên tục không ngừng lại rơi xuống.

Vô tận cuồng lôi cuồn cuộn rơi xuống, bóng tối trong Vĩnh Dạ hoang mạc gần như bị xua tan hoàn toàn trong chớp mắt!

Ánh chớp tím xanh sáng tỏ đến cực hạn, đã không phân rõ màu sắc của nó, trong tầm mắt đều là một mảnh chói mắt sáng như tuyết.

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển [Huyết Đao chân giải], hấp thu kiếp lực tản mát trong không khí.

Lúc này, những kiếp lực này như đại dương mênh mông, tùy ý bành trướng.

Không chút do dự, hắn tâm niệm vừa động, sau lưng lập tức dâng lên một tòa cự tượng che trời!

Khuôn mặt toà cự tượng này giống hệt với hắn, mặc huyền bào, đạp giày đen, hai con ngươi lưu chuyển ánh sáng, phong mang khiếp người, màu da không có chút huyết sắc nào, vô số chú văn nhỏ như kiến không ngừng nhúc nhích, di chuyển. Lúc này, vô số đường vân màu đỏ sậm đang chậm rãi quấn quanh người hắn.

Vốn cự tượng có khí tức bình thản yên tĩnh, dần nhiễm lên một vòng cao xa không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Dường như giao hòa với đất trời xung quanh liền thành một khối, chuyển biến về phía siêu thoát thiên địa.

Nhưng lúc này, Bùi Lăng không rảnh cẩn thận cảm nhận, Pháp Tướng Nguyên Anh vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã chém ra ngàn vạn đạo đao mang huyết sắc!

Đao khí tung hoành như dệt, dày đặc như nước thủy triều, đi ngược dòng nước!

Keng keng keng keng keng...

Vô số mũi nhọn huyết sắc giao thoa trên không trung.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh vô cùng hùng vĩ và nguy hiểm này, lấy lực lượng hiện tại của hắn thi triển đao khí, mạnh hơn lúc trước đâu chỉ gấp mười?

Nhưng hiện tại đao kiếp mênh mông, mặc cho hắn toàn lực hành động nhưng vẫn lập tức rơi vào thế yếu tuyệt đối!

Rầm rầm rầm...

Gần nửa đao kiếp bị đao khí của Bùi Lăng ngăn lại, nhưng phần còn lại đều xông phá lưới đao của hắn, chém thẳng về phía Pháp Tướng và nhục thân của hắn!

Đao kiếp tuỳ tiện trảm phá Pháp Tướng của Bùi Lăng, xé mở huyết nhục của hắn, nhưng đường vân màu đỏ sậm quanh người hắn lại cực kỳ cứng cỏi. Mặc cho thiên đao vạn quả vẫn lù lù bất động, lại tản ra khí tức lạnh lẽo thấu xương, bảo đảm dù cơn đau kịch liệt như thủy triều đánh tới, vẫn giúp Bùi Lăng giữ được thần trí tỉnh táo.

Chương 1324: Toàn lực ra tay (2)

Một vòng đao kiếp này khiến Bùi Lăng vốn đã thương thế nặng nề, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, sinh cơ nhanh chóng xói mòn, trong chốc lát đã rơi vào tuyệt cảnh sắp chết!

Trong lúc nguy cấp, hắn lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra một viên hạt châu sáng long lanh từ đó, đây là một trong ba viên Thiên Thương Lệ mà sư tôn Dược Dạ Thư cho hắn, một viên dùng để tự cứu, một viên dùng để cứu người, còn có một viên mang theo kỳ độc tuyệt đỉnh.

Cho tới nay Bùi Lăng đã dùng hết hai viên trong đó, chỉ còn lại một viên Thiên Thương Lệ để tự cứu.

Dược Dạ Thư đã từng nói với hắn, dù thương thế của hắn nặng nề đến cỡ nào, viên Thiên Thương Lệ này cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục!

Thiên Thương Lệ cực kỳ trân quý, lúc trước Bùi Lăng bị thương cũng chưa từng sử dụng.

Nhưng lúc này Thiên kiếp áp đỉnh, lôi đình cao ngất lại không cho phép hắn giấu giếm riêng bất kỳ điều gì!

Nghĩ đến đây, pháp lực của Bùi Lăng phun ra một cái, đã thúc giục viên Thiên Thương Lệ này.

Ngay sau đó, Thiên Thương Lệ đột nhiên khẽ động, lặng yên dung nhập vào trong cơ thể hắn.

Vết thương chồng chất quanh người Bùi Lăng bắt đầu khép lại.

Bao gồm Pháp Tướng bị trảm thủng trăm ngàn lỗ cũng bắt đầu khôi phục.

Nhưng đao kiếp như thiên hà treo ngược, cuồn cuộn không ngừng, thương thế của hắn chưa hoàn toàn khép lại, lại có kiếp lôi mới xuyên phá lưỡi đao, lần nữa chém xuống người hắn.

Một cơn tiếp một cơn đau đớn dữ dội truyền đến, một khắc trước Thiên Thương Lệ còn khôi phục vết thương, một khắc sau lại bị đao kiếp mở ra, lại xuất hiện da tróc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe!

Giằng co một lát như thế, Bùi Lăng còn đang không ngừng vung đao, nhưng tốc độ khôi phục vết thương của Thiên Thương Lệ lại dân không theo kịp tốc độ bị thương của hắn.

Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, cho dù dược lực của Thiên Thương Lệ bành trướng mãnh liệt, rả rích không ngừng, tình trạng của hắn cũng không thể tránh khỏi việc rơi vào nguy hiểm.

Lôi đình gào thét, tử vong ép sát từng bước, dường như ngay sau đó hắn sẽ bị vạn lưỡi đao cắt vào người, chém thành thịt nát, vạn kiếp bất phục!

Huyết dịch không ngừng xói mòn, không thể ngăn chặn sinh cơ suy yếu, sắc mặt Bùi Lăng lại hờ hững, toàn bộ tâm thần chìm vào trong đao pháp.

Tập trung!

Tất cả lực lượng tụ vào một đao!

Đao của hắn có thể trở nên càng mạnh hơn!

Tốc độ vung đao còn có thể trở nên càng nhanh hơn!

Thời gian dần trôi qua, Bùi Lăng chém ra đao khí càng ngày càng mạnh, thêu dệt thành đao võng càng ngày càng dày ở trước mặt hắn.

Giữa hư không, dường như có một tấm lưới huyết sắc dần ngưng tụ thành hình, phạm vi càng ngày càng rộng, không ngừng bao phủ càng nhiều đao kiếp.

Nhưng đao kiếp như vô cùng vô tận, không diệt sát người độ kiếp tuyệt đối không ngừng.

Keng keng keng keng keng...

Đao võng và đao kiếp giao kích lẫn nhau, dư âm chấn động khiến mặt đất đã thay đổi hình dạng to lớn, lại xảy ra biến ảo.

Đao kiếp không ngừng rơi vào trên người Bùi Lăng, lưu lại từng đạo vết đao dữ tợn đáng sợ, sâu đủ thấy xương.

Nhưng theo thời gian trôi qua, đao kiếp có thể chém trúng hắn trở nên càng ngày càng ít!

Thời gian dần trôi qua, sinh cơ của Bùi Lăng đã yếu ớt đến cực hạn, Cửu Phách Đao trong tay đã trở nên vô cùng nặng nề, lúc này tốc độ khôi phục thương thế của Thiên Thương Lệ cũng đã hạ xuống ngang hàng với đao kiếp.

Sắc mặt hắn tái nhợt vì mất máu quá nhiều, không khác gì với Pháp Tướng, nhưng khí tức lại càng ngày càng mạnh, hai khí âm dương lưu chuyển quanh người, dần có xu thế hoàn toàn hợp nhất.

rầm rầm rầm...

Mũi nhọn của đao võng huyết sắc văng ra khắp nơi, ngăn lại rất nhiều đao kiếp, phạm vi huyết võng càng lúc càng lớn, đã bao phủ hơn phân nửa Vĩnh Dạ hoang mạc, đồng thời vẫn còn tiếp tục khuếch tán.

Lấy Bùi Lăng làm trung tâm, lực trùng kích to lớn ăn mòn bốn phương tám hướng.

Địa giới Luân Hồi tháp, cát vàng vạn dặm rì rào, từng tòa cồn cát vốn đứng im lại không ngừng run rẩy, hoạt động, cuối cùng hóa thành lưu sa kéo dài nghìn dặm, sóng cả lưu chuyển mãnh liệt.

Ở nơi hẻo lánh trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Mặt đất nứt nẻ, run rầy, vết đứt gãy san sát tạo ra gò núi mới.

Lúc này, Chung Quỳ Việt Cức trốn ở sau một gò núi.

Thương thế của hắn ta quá nặng nề, đến nay chưa từng phục hồi như cũ. Thấy kiếp vân khổng lồ trên bầu trời bắt đầu tiêu tán, lập tức hiểu rõ đọa tiên đã dùng thân thể Bùi Lăng độ xong Hóa Thần kiếp!

Chung Quỳ Việt Cức lập tức dùng toàn bộ tinh thần đề phòng.

Sau đó, chắc chắn ý chí đọa tiên sẽ tới đuổi giết hắn ta và Ninh Vô Dạ!

Hắn ta không cầu có thể từ chạy trốn trên tay ý chí đọa tiên, chỉ muốn kiên trì thêm một lát, có thể kéo dài đủ thời gian.

Một khi bên Tam Trụ tiên thành công, hoặc là Ninh Vô Dạ còn có cơ hội sống sót...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy kiếp vân đột nhiên dừng tiêu tán, ngay sau đó không tiêu tan ngược lại còn tụ tập, khí tức Thiên kiếp trong mây càng dày đặc.

Toàn bộ vòm trời như bị đè ép xuống, uy năng kinh khủng làm tất cả sinh linh trong phạm vi này đều run rẩy.

Chung Quỳ Việt Cức khẽ giật mình, cửu kiếp đã qua, Hóa Thần kiếp vẫn chưa kết thúc?

Chương 1325: Qua sông đoạn cầu (1)

Còn đang nghi ngờ, sau đó hắn ta nhanh chóng nhìn thấy lôi quang đâm rách bóng đêm, hóa thành đao khí huyết sắc vô cùng vô tận rơi xuống trung tâm Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong lòng Chung Quỳ Việt Cức giật mình, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Thiên kiếp như vậy!

"Vạn kiếp Hóa Thần? !" Hắn ta không quá chắc chắn với suy nghĩ này, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định, tiếp tục khôi phục thương thế.

Sau đó, có thể kéo dài thêm một lúc là một lúc.

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Việt Cức ngồi xếp bằng xuống, vừa bắt đầu vận chuyển công pháp đã thấy phạm vi tấn công của Thiên kiếp càng ngày càng rộng, huyết nhận luân chuyển bôn tẩu, chỉ thấy đã sắp lan đến gần khu vực hiện tại của hắn ta.

Hắn ta không nhịn được thay đổi sắc mặt, sau đó lập tức đứng dậy, bỏ chạy về nơi xa.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói bén nhọn, hỗn loạn, huyện náo đột nhiên vang lên bên tai hắn ta: "Bàn Nhai giới, năm tông chính đạo đều nói lời giữ lời, làm việc nhân thiện, coi việc chống lại Ma môn tàn ngược, che chở thương sinh thiên hạ là nhiệm vụ của mình..."

"Chúng ta hâm mộ đã lâu..."

"Không biết có bằng lòng ký kết minh ước với chúng ta, tiêu diệt Ma môn, trả lại thiên hạ một thế giới tươi sáng?"

"Làm thành ý..."

"Chỉ cần ngươi lập xuống lời thề tâm ma làm việc cho chúng ta, chúng ta lập tức ra tay giúp đỡ, coi là thượng khách..."

Chung Quỳ Việt Cức nghe vậy nhướn mày, lập tức nhận ra giọng nói này là một trong Tam Trụ tiên từng cách không đối thoại với hắn ta vào trước đó!

Chỉ có điều, hiện tại còn chưa giải quyết vấn đề đọa tiên, Tam Trụ tiên uy hiếp hắn ta ngay lúc này là có ý gì?

Lập tức, Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng hỏi: "Các ngươi đã giết Bùi Lãng trong mộng cảnh chưa?"

Tam Trụ tiên truyền âm nói: "Chưa, nhưng ý chí đọa tiên đã rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa! Hiện tại, là lúc giải quyết việc riêng của chúng ta và Nhân tộc!"

Chung Quy Việt Cức khẽ giật mình, ý chí đọa tiên ngủ say? !

Vậy bây giờ người đang độ kiếp ở bên kia là ai? ?

Lúc này, Tam Trụ tiên lại truyền âm: "Thiên kiếp bạo ngược, lôi đình vô tình, ngươi tuổi tác còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, chớ có sai lầm..."

"Nếu thêm chút nữa, vạn kiếp giáng xuống, chúng ta cũng khó có thể bảo vệ ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, trong bóng tối không ngừng bị ánh chớp chiếu sáng đột nhiên xuất hiện từng dị tộc khí tức quỷ quyệt cường đại, trong lúc lặng yên không một tiếng động đã bao bọc vây quanh Chung Quy Việt Cức.

Chung Quỳ Việt Cức hừ lạnh một tiếng: "Từ trước đến nay triều ta đối xử với tất cả sinh linh như nhau, chỉ nhìn tâm tính làm việc, không nhìn chủng tộc. Nếu các ngươi bằng lòng tuân thủ luật pháp hoàng triều, có thể thoải mái an cư lạc nghiệp ở cảnh nội hoàng triều. Bây giờ mượn danh nghĩa kết minh để uy hiếp ta, ta là Thái tử Lưu Lam, sao có thể bị các ngươi áp chế?"

"Không cần nói nữa!"

"Chung Quỳ thị chưa từng chịu sự uy hiếp!"

Giọng Tam Trụ tiên lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói:

"Vĩnh Dạ hoang mạc... Không chào đón Nhân tộc!"

"Ta đã sớm nói câu này với hai tiểu bối các ngươi vào lần đầu gặp gỡ ở cảnh nội Luân Hồi tháp."

"Tình cảnh hiện tại là các ngươi tự tìm!"

"Bây giờ ngươi không bằng lòng làm việc cho bách tộc bọn ta..."

"Vậy chúng ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường!"

Ngay sau đó, rất nhiều dị tộc gào thét một tiếng, đánh về phía Chung Quỷ Việt Cức!

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Vùng đất trũng vắng vẻ, hơi nước bốc hơi, lúc mờ mịt khiến ánh mắt mơ hồ.

Trên hoang mạc tối tăm gần như liên tục có ánh chớp hiện lên, lại không thể phát hiện bóng dáng Ninh Vô Dạ.

Thương thế của hắn ta không nặng như Chung Quỳ Việt Cức, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục về đỉnh phong.

Nhìn trên bầu trời càng tụ càng nhiều kiếp vân, hắn ta không nhịn được cau mày.

Loại thiên uy này dày nặng, không biết mạnh hơn cửu kiếp Hóa Thần vừa rồi bao nhiêu lần!

Là vạn kiếp Hóa Thần?

Hắn ta chưa từng thấy vạn kiếp Hóa Thần, vì vậy hoàn toàn không thể xác định.

Ngay sau đó, chỉ thấy lôi quang gào thét như thiên hà đảo ngược, hóa thành vô tận huyết đao gào thét lao về phía ý chí đọa tiên đang độ kiếp!

Ninh Vô Dạ hít sâu một hơi, dù ý chí đọa tiên độ cửu kiếp Hóa Thần, mình và Chung Quỳ Việt Cức cũng không thể đỡ nổi một chiêu trên tay đối phương.

Nếu là vạn kiếp Hóa Thần...

Tình huống kia càng tồi tệ hơn!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Ninh Vô Dạ lập tức hạ quyết tâm chờ bên đọa tiên độ xong Hóa Thần kiếp, hắn ta cũng cưỡng ép bắt đầu độ kiếp! Hấp dẫn ý chí đọa tiên tới, tranh thủ thêm chút thời gian cho Chung Quỳ Việt Cức và Tam Trụ tiên...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy phạm vi đao kiếp càng lúc càng lớn dần tác động đến chỗ của hắn ta.

Ninh Vô Dạ nhướn mày, vội vàng lùi đến biên giới Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỉ là phi độn một lát, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy tên dị tộc khí tức cường đại quỷ quyệt, chặn đường đi của hắn ta lại.

Thấy thế, hắn ta nhướn mày lập tức dừng lại, còn không biết rõ ràng đây là có chuyện gì, một giọng nói sắc nhọn chói tai đã vang lên bên tai hắn ta: "Con đường rời khỏi đã biến mất, thần phục chúng ta! Lập xuống lời thế tâm ma, chúng ta sẽ che chở ngươi!"

Ninh Vô Dạ lập tức nhận ra đây là một trong Tam Trụ tiên trước đó.

Chương 1326: Qua sông đoạn cầu (2)

Hắn ta không hề do dự, gọn gàng dứt khoát trả lời: "Tuyệt đối không thể"

Tam Trụ tiên nghiêm nghị quát: "Đã vậy, Vĩnh Dạ hoang mạc là cấm địa của Nhân tộc."

"Nhân tộc tự ý đi vào phải chết!"

Ninh Vô Dạ lạnh lùng nói: "Đọa tiên còn đang độ kiếp, đã vội vàng ra tay với ta như vậy, không sợ sau khi thức tỉnh đọa tiên, bách tộc các ngươi lập tức tan thành mây khói sao?"

"Ha ha ha ha ha..." Đáp lại hắn ta là tiếng cười điên cuồng của Tam Trụ tiên, tiếng cười hỗn loạn quỷ quyệt khiến màng nhĩ đau nhói: "Lần này nhờ có các ngươi làm không tệ, ý chí đọa tiên đã tiếp tục ngủ say!"

Vừa nói xong, không đợi Ninh Vô Dạ phản ứng, dị tộc chặn hắn ta lại đã ra tay!

Bóng tối sền sệt che đậy ánh mắt và thần niệm, trong tầm mắt hình dạng mặt đất không ngừng biến hóa.

Khi thì hoang mạc, khi thì đất trũng, khi thì gò núi, khi thì đáy Cốc!

Ngọc Tuyết Chiếu đã bay trong Vĩnh Dạ hoang mạc rất nhiều ngày, nếu không phải bóng tối xung quanh không khác gì nhau, dù là ánh chớp ngẫu nhiên chiếu khắp cũng chợt bị bóng tối một lần nữa chôn vùi, đã thể hiện rõ điểm đặc thù của Vĩnh Dạ hoang mạc, nàng gần như cho rằng mình đi nhầm đường, chạy đến những chỗ nào khác.

Chỉ có điều, sau nhiều ngày như vậy, nàng vẫn không tìm được cửa ra vào chính xác.

Ngọc Tuyết Chiếu vô cùng sốt ruột, nàng đã tìm được con đường mà Kê Trưởng Phù dẫn bọn họ tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc vào trước đó.

Nhưng không biết vì sao, rõ ràng nàng vẫn đi dọc theo con đường này, nhưng đi thời gian dài như vậy lại không hề có dấu hiệu rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc.

Vào lúc này, kiếp vân trên bầu trời vừa có vẻ dần tiêu tán, đột nhiên tụ lại lần nữa.

Tầng mây khổng lồ trực tiếp tràn ra phạm vi Vĩnh Dạ hoang mạc!

Thiên uy huy hoàng sâu không lường được.

Lúc lôi điện khó mà tính toán di chuyển trong tầng mây, dường như bóng tối vạn năm bất biến trong Vĩnh Dạ hoang mạc lại nhạt hơn mấy phần.

Ngọc Tuyết Chiếu không rảnh suy nghĩ sâu xa, tiếp tục phi độn về phía trước, trong lúc bay lên có một đạo điện quang hiện lên, nhân lúc sáng ngời ngắn ngủi này, dường như nàng phát hiện phía trước có thứ gì đó khác biệt, ra sức nhảy lên, đã thấy cảnh vật xung quanh biến ảo, bóng tối như thực chất biến mất, trong tầm mắt là cát vàng vạn dặm quen thuộc, mặt trời bị kiếp vân che đậy đến mức ảm đạm, một tòa hành cung bạch cốt treo cao giữa trời.

Khóe mắt liếc qua thấy trong sa mạc trụi lủi này, một trái một phải là một tòa thạch tháp và một đóa mây trắng to lớn.

Nàng lập tức khẽ giật mình, mình rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc rồi?

Đang nghĩ ngợi, còn chưa kịp có động tác, năm đạo thần niệm vô cùng cường đại lập tức khóa chặt nó.

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức không thể động đậy.

Ngay sau đó, một lực hút cường đại truyền đến, Ngọc Tuyết Chiếu không có chút sức phản kháng nào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc lại nhìn rõ bốn phía đã xuất hiện trong một tòa cung điện xương người.

Trên thểm son ở trước mặt nàng là bảo tọa xa hoa rộng lớn, người đang ngồi bên trên là một nữ tu Nhân tộc tóc đen má đào, nữ tu này có cần cổ duyên dáng, mắt như làn thu thuỷ, dáng người xinh đẹp, khí chất vô cùng quyến rũ, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ đẹp chỉ nữ tử trưởng thành mới có.

Khí tức của nàng cực kỳ cường đại, huyết khí quanh quẩn quanh người, xông thẳng lên trời.

Sắc mặt Ngọc Tuyết Chiếu lập tức cứng đờ, nàng biết nữ nhân này!

Đối phương là Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, lần trước còn bị Cẩu chủ nhân thải bổ...

Cửu Nghi sơn.

Thiên Thần phong.

Đây là một ngọn núi đơn độc gần biên giới đại trận, mây khói tranh nhau khoe sắc, trăm thác nước tranh dòng, thanh u thắng tắp.

Vốn nơi này là nơi xử lý công việc vặt của ngoại môn Cửu Nghi sơn, sau khi đại chiến bộc phát, bởi vì ưu thế địa hình, lại trải qua sự kiến thiết khẩn cấp, đã trở thành nơi nghị sự của năm tông chính đạo.

Ngày hôm đó, trên Thiên Thần phong chuông khánh cùng vang lên, ngụ ý xảy ra chuyện quan trọng, trong giây lát tiếng nhạc cần năm tông tề tụ vang lên, từng bóng người xuất hiện trong phòng nghị sự.

Chỉ trong thời gian đốt hết một nén hương, người năm tông đã đến đông đủ, nhìn về phía lão giả hoa phục dẫn đầu.

Lão giả kia mặc phục sức hoàng gia Chung Quỷ thị, vẻ ngoài cương nghị, trong vẻ mặt nghiêm túc lộ ra chút vui mừng, sau khi nhìn quanh một vòng xác nhận người đến đông đủ, cũng không nói năng rườm rà, nói ngay vào điểm chính: "Đã xảy ra một việc lớn."

"Thái tử triều ta và Kiếm Tử Hàn Ảm Kiếm tông đã thông qua thử thách ở Vĩnh Dạ hoang mạc, hiện tại một trong hai tên vãn bối có một người bắt đầu Hóa Thần, dẫn hạ vạn kiếp hiếm thấy."

Vạn kiếp Hóa Thần? !

Đám người nghe vậy đều giật mình.

Một cao tầng mặc áo giáp Yến Tê thành lập tức hỏi: "Xác định là vạn kiếp?"

Mặc dù những người khác không nói chuyện nhưng cũng chú ý vào khuôn mặt vị tu sĩ cấp cao hoàng gia Lưu Lam hoàng triều này.

Không phải bọn họ không tin tưởng minh hữu, nhưng từ trước đến nay vạn kiếp Hóa Thần chỉ tồn tại ở trong ghi chép của chín môn phái lớn, mặc dù nghe đồn tổ sư khai sơn của chín môn phái lớn đều là vạn kiếp Hóa Thần, cho nên mới có thể đúc thành căn cơ trường sinh, uy áp cùng thế hệ, lập xuống cơ nghiệp chín tông vạn thế...

Chương 1327: Tuyệt đối đừng đến!

Nhưng từ sau đời tổ sư khai sơn, không có ghi chép liên quan đến vạn kiếp Hóa Thần nữa.

Những năm gần đây, mọi người đã sớm ngầm thừa nhận cửu kiếp Hóa Thần là giới hạn cuối.

"Thái sư của Thái tử triều ta và sư tôn của Kiếm Tử đang ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy." Chung Quỳ thị lão giả gật đầu nói, "Tin mật báo do hai người này dùng bí pháp truyền đến, lão phu đã thẩm tra đối chiếu với Hàn Ảm Kiếm tông, tuyệt đối không sai! Vĩnh Dạ hoang mạc tiếp giáp Luân Hồi tháp, bây giờ, Luân Hồi tháp Thân Đồ lão ma và Thiên Sinh giáo Kê lão ma đều ở đó, hình thành thế giằng co"

"Vì vậy, Ngô thái sư và Phó đạo huynh đều gửi cầu viện khẩn cấp"

"Vạn thế trôi qua, chính đạo ta mới xuất hiện một thiên kiêu tuyệt đại như thế, Ma môn tuyệt đối không đứng ngoài quan sát, chắc chắn sẽ không tiếc trả giá, tập sát hai tên vãn bối:

"Theo Ngô thái sư quan sát, Thiên Địa Vô Lượng Phù Đồ đại trận Luân Hồi tháp đã xảy ra biến hóa, có xu thế phủ kín Vĩnh Dạ hoang mạc..."

"Đã vậy, không thể kéo dài nữa!" Còn chưa nói hết câu, tu sĩ cấp cao Yến Tê thành kia đã trầm giọng nói: "Phải lập tức điều phái nhân thủ, đến đó tiếp ứng."

Một nữ tu hoa phục vội nói tiếp: "Ma môn vô đạo, lại ở gần địa giới Luân Hồi tháp, chỉ sợ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì. Đây chắc chắn là một trận ác chiến, thực lực tu vi của người đến tiếp ứng nhất định phải đủ mạnh. Nếu không chỉ sợ khó mà bảo vệ hai tên hậu bối chu toàn"

"Nhưng cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng." Một kiếm tu toàn thân kiếm ý quanh quẩn bình tĩnh nói: "Nếu không Ma môn chắc chắn sẽ nhân cơ hội tàn sát thiên hạ, khó khăn lắm chúng ta mới ổn định cục diện, sợ rằng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát"

Chẳng mấy chốc, trải qua một lần bàn bạc khẩn cấp, cuối cùng năm tông quyết định hai tông Cửu Nghi sơn và Tố Chân Thiên tiếp tục tọa trấn nơi đây, đề phòng Ma môn hoành hành ngang ngược.

Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ẩm Kiếm tông và Yến Tê thành tự điều khiển tu sĩ cấp cao đến cứu viện.

Lúc này tâm trạng đám người cực kỳ kích động, vạn kiếp Hóa Thần!

Thiên tài, tạo hóa, cơ duyên như thế... Nhất định phải cứu hậu bối này!

Nếu có thể tổng kết kinh nghiệm từ đó, biết đâu sau này cực hạn Hóa Thần của một phương chính đạo không còn là cửu kiếp, mà là vạn kiếp!

Chỉ với phần biến hóa này, đợi một thời gian nhất định có thể một lần áp đảo Ma môn, từ đó hoàn toàn diệt trừ tai họa ở phương thiên địa này!

Việc này khẩn cấp, sau khi bàn bạc sơ qua một vài chi tiết, đám người lần lượt giải tán, tự làm việc của mình.

Dưới Cửu Nghi sơn.

Doanh địa Ma tông khổng lồ, cờ đen phần phật.

ở giữa, trong Lưu Ly tháp lơ lửng giữa không trung, Đại Phù Đồ lệnh đột nhiên có cảm ứng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức bên tai hắn ta truyền đến giọng nói của một đệ tử thân truyền ở lại trông coi tông môn: "Bẩm sư tôn, Thân Đồ trưởng lão mới truyền đến tin tức, có thiên kiêu ngụy đạo vào Vĩnh Dạ hoang mạc, dẫn động vạn kiếp Hóa Thần..."

Đại Phù Đồ lệnh mặt không thay đổi lắng nghe, lông mày dần cau chặt, vạn kiếp Hóa Thần! Sự tiêu tốn của thiên kiêu như thế thật sự khó có thể tưởng tượng!

Giết!

Nhất định phải giết!

Tuyệt đối không thể để thiên kiêu này còn sống rời đi!

Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức phân phó: "Người tới!"

Cách Lưu Ly tháp của Đại Phù Đồ lệnh không xa, tế đàn nền trắng hoa văn vàng ẩn vào trong mây, trên tế đàn ánh lửa ngút trời, vị ngọt xen lẫn máu tanh chậm rãi tràn ngập.

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo dựa theo lệ cũ, tế tự thiên ý trước khi rời khỏi tế đàn, vừa xoay người đã có thuộc hạ tiến lên hành lễ, khẽ nói vài câu.

"Trường Phù vẫn lạc?" Sau khi Giáo Chủ Thiên Sinh giáo nghe xong hơi ngẩn ngơ, thương cảm nói: "Đứa nhỏ này sinh ra thông minh, là người được thượng thiên yêu quý nhất trong số đông đảo con nối dõi dưới gối bản tọa. Vốn tưởng hắn là thiên ý sở định, tương lai của Thánh giáo ta... Lại không ngờ, giữa chừng hao tổn trong cơ duyên."

"Xem ra, mặc dù đứa con này của bản tọa tôn quý, khoảng cách ngồi lên vị trí Giáo Chủ, vẫn còn thiếu sót mấy phần"

"Thế nhưng, cũng may Trường Phù không đủ phúc phận, Thánh giáo vẫn lọt mắt xanh của thiên ý:

"Cái chết của Trường Phù đã khiến lão tổ tiến về, vừa lúc gặp được tiểu bối ngụy đạo vạn kiếp Hóa Thần... Tiểu bối này nhất định là thiên ý chuẩn bị cho Thánh giáo, để bù đắp sự tổn thất vì Trường Phù bỏ mình"

Lập tức, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo hạ lệnh: "Thiên ý như thế, để chư hộ pháp đến đây nghe lệnh, tiến về Vĩnh Dạ hoang mạc!"

Cùng lúc đó, Tô Ly Kinh cũng vừa nhận được tin tức do Tư Hồng Khuynh Yến truyền đến.

Hắn ta cau mày nhìn giấy bút bày ra ở trước mặt mình, không người cầm lấy lại tự động viết ra từng hàng chữ nhỏ xinh đẹp: "..

Tiếp theo chắc chắn ngụy đạo sẽ có một khoảng thời gian ngoài mạnh trong yếu, ngươi đừng bị hắn lừa gạt, phải nắm lấy cơ hội tấn công ngụy đạo, nâng cao uy danh Thánh tông ta."

"Cơ hội trời cho như thế, là lúc Thánh tông ta anh dũng tiến tới."

"Đừng có nghi thần nghỉ quỷ, giậm chân tại chỗ, đến mức hối hận không kịp..."

Chương 1328: Năm tông giằng co (1)

Nói tóm lại, Tư Hồng Khuynh Yến lời lẽ rõ ràng, tiếp theo sẽ có một khoảng thời gian phòng ngự của chính đạo trở nên cực kỳ yếu kém, dặn Tô Ly Kinh nhất định phải tọa trấn Cửu Nghi sơn thật tốt, tuyệt đối không được rời đi, nắm bắt thời cơ nâng cao thanh danh của Trọng Minh tông.

Tô Ly Kinh kiềm chế tính tình xem hết, chân mày càng nhíu chặt, tính toán thời gian chắc chính thê này của hắn ta vừa xuất quan, sao có thể đoán trước được sự thay đổi tiếp theo của tình hình chiến đấu?

Hơn nữa, lần đại chiến thảo ngụy này là Luân Hồi tháp khởi xướng.

Trọng Minh tông nhận rất nhiều tài nguyên linh thạch của Luân Hồi tháp, hắn ta là Tông Chủ, tất nhiên phải tọa trấn tiền tuyến, hắn ta cũng không muốn rời khỏi chiến trường...

Phu nhân truyền đến tin tức này, thật sự rất khó hiểu!

Thế nhưng vì an toàn, Tô Ly Kinh vẫn nhắm mắt lại vận chuyển công pháp, ra lệnh cưỡng chế hậu bối thiên kiêu đang mai phục các nơi của mình thám thính tình huống.

Thế là không lâu sau, hắn ta nhận được tin tức, ngụy đạo thật sự có điều nhân thủ đến cảnh nội Luân Hồi tháp.

Luân Hồi tháp?

Tô Ly Kinh mở mắt ra hơi trầm ngâm, lần đại chiến này là Luân Hồi tháp khởi xướng.

Bây giờ ngụy đạo đột nhiên chuyển thủ làm công, cường công nội địa Luân Hồi tháp cũng không phải chuyện lạ gì...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lập tức yên lòng, nếu nơi bị tiến đánh là Luân Hồi tháp, vậy cũng không liên quan đến Trọng Minh tông!

Lúc trước hắn ta đồng ý giúp đỡ Luân Hồi tháp tiến đánh ngụy đạo, chứ không đồng ý bảo vệ Luân Hồi tháp.

Lần này trừ khi Luân Hồi tháp lại bỏ ra một số lớn tài nguyên và linh thạch, nếu không hắn ta tuyệt đối không đi qua tiếp viện.

Thế là, Tô Ly Kinh lập tức phân phó: "Đi nói cho Lệ Vô Cữu, mấy ngày tiếp theo phải tăng mạnh thế công! Nếu có bất kỳ lười biếng gì, đừng trách tông pháp của bản tọa vô tình"

"Lại để Tô thị, Tư Hồng thị tăng tốc độ cướp giật."

"Sau ngày mai, có thể phái người tiến về phương hướng Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, bổ sung vào chỗ trống của minh hữu."

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Thiên kiếp nặng nề dày đặc mênh mông bát ngát.

Đây đã là ngày thứ hai vạn kiếp hạ xuống.

Không gian ở biên giới Vĩnh Dạ hoang mạc chấn động dữ dội, chợt vỡ vụn từng mảnh như lưu ly.

Một thanh trọng kiếm to lớn màu đen xuyên qua, vắt ngang trời cao, trên trường kiếm kiếm ý tung hoành, sắc bén vô song.

Hàn Ẩm Kiếm tông đã đến!

Mặc dù Vĩnh Dạ hoang mạc cách Luân Hồi tháp gần nhất, nhưng bây giờ tất cả chủ lực chín môn phái lớn đều ở chiến trường Cửu Nghi sơn. Vì vậy, tất cả tiếp viện đều chạy đến từ Cửu Nghi sơn.

Tốc độ của Hàn Ảm Kiếm tông nhanh nhất, lúc này là người đầu tiên đuổi tới.

Chỉ là ngay khoảnh khắc trường kiếm xuất hiện, thạch tháp trên đồi cát lập tức một trận ánh sáng rực rỡ!

Truyền Tống Trận trong tháp liên tục lấp lóe, từng vị tu sĩ áo bào xám đi ra, đều khí tức trầm ngưng nặng nề, tu vỉ cực kỳ cường đại.

Đôi bên lần lượt đuổi tới, nhưng điều đầu tiên không phải chú ý lẫn nhau mà cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía kiếp vân vạn kiếp đã xông ra khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, bao phủ hơn phân nửa địa giới Luân Hồi tháp!

Kiếp vân nặng nề như mực, che đậy sắc trời, cứ như bóng tối trong Vĩnh Dạ hoang mạc đã xông phá giam cầm của khu vực nguy hiểm, ăn mòn về phía Luân Hồi tháp.

Thiên uy cuồn cuộn quan sát chúng sinh, vạn dặm cát vàng đều run lẩy bẩy trong mờ tối.

Chỉ có điều, bởi vì bóng tối bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc che giấu, đám người hoàn toàn không thấy cụ thể bên trong Thiên kiếp, chỉ có thể căn cứ vào uy thế của kiếp vân này để phán đoán, quy mô kiếp vân như thế, ít nhất trình độ nguy hiểm ở chỗ Thiên kiếp đã gấp mười lần cửu kiếp Hóa Thần!

Trọng kiếm màu đen đột nhiên thu hồi, mấy kiếm tu rơi xuống pháp bảo mây trắng, khẽ gật đầu thăm hỏi Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến, kiếm tu áo bào đỏ cầm đầu chợt hỏi: "Người độ kiếp là Kiếm Tử hay Thái tử Chung Quỳ thị?"

Ngô Ký Tương và Phó Đạo Huyến nghe vậy đều lắc đầu, sau đó nói: "Tình huống trong Vĩnh Dạ hoang mạc đặc thù, bóng tối che đậy tất cả thủ đoạn thăm dò, bây giờ còn chưa thể phán đoán...

Lần này chỉ có mấy người các ngươi tới?"

Kiếm tu áo bào đỏ trầm giọng nói: "Vạn kiếp Hóa Thần sao mà quan trọng! Tất nhiên không thể chỉ mấy người chúng ta đến đây, còn có tiếp viện đến sau, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới."

"Vĩnh Dạ hoang mạc tiếp giáp Luân Hồi tháp, đề phòng người Luân Hồi tháp tới quá nhanh lấy nhiều bắt nạt ít, vì vậy chúng ta đi trước một bước."

Ngô Ký Tương nghe vậy thầm thở phào, chợt gật đầu nói: "Vậy càng thuận tiện, từ khi tổ sư khai sơn vẫn không nghe nói vạn kiếp Hóa Thần"

"Hôm nay tái hiện, có nghĩa đạo ta đã đại hưng."

"Ma môn hung ác tàn nhẫn, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn mưu hại thiên kiêu đạo ta."

"Tiếp theo, kính xin chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng, dù trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hai tên thiên kiêu hậu bối."

Kiếm tu áo bào đỏ gật đầu nói: "Chúng ta đến để hộ đạo cho hai tên hậu bối này, tất nhiên phải dốc toàn lực"

Thế nhưng, nói xong lời này, hắn ta ngẩng đầu nhìn kiếp vân đen nghịt trên đỉnh đầu một chút, mày kiếm hơi nhíu lại: "Loại quy mô kiếp vân này... Nếu là tu sĩ Hóa Thần bình thường, nhất định thập tử vô sinh!"

Chương 1329: Năm tông giằng co (2)

"Chỉ hy vọng hai tiểu bối này có thể thuận lợi vượt qua đại kiếp."

Còn chưa nói hết lời, pháp chu to lớn phá vỡ hư không, xuất hiện ở phía dưới kiếp vân cuồn cuộn... Viện quân của Lưu Lam hoàng triều đã đến.

Ngay sau đó, trong hư không dấy lên ngọn lửa màu tái nhợt, cứ thế đốt ra một vòng xoáy trống rỗng.

Sau khi vòng xoáy xuất hiện, tế đàn màu trắng lập tức xuyên qua hỏa diễm, lơ lửng giữa khoảng không, chậm rãi kiềm chế linh hỏa mâu tái nhợt.

Thiên Sinh giáo cũng đến!

Trong giây lát tế đàn xuất hiện, một quân kỳ to lớn đột nhiên hiện ra, sau đó chậm rãi mở ra, ổ bảo đen tuyển chầm chậm hiện ra theo quân kỳ.

Yến Tê thành đến!

Tất cả người có mặt đều bị kiếp vân vạn kiếp hấp dẫn trước tiên, sau khi quan sát một lúc lâu mới đến gần trận doanh của mình.

Trong chín môn phái lớn, năm tông đã xuất hiện, giằng co từ đẳng xa ở bên cạnh Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỉ có hành cung bạch cốt lơ lửng giữa không trung không hề có động tĩnh gì.

Chẳng biết tại sao mãi không thấy viện quân Trọng Minh tông đến đây.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hình dạng mặt đất lại đã xảy ra sự thay đổi dữ dội.

Lúc trước đất cần sỏi đá, lúc này đầm nước khắp nơi, Thiên kiếp cường đại tiêu tán tạo ra lực lượng sinh cơ, dù phần lớn đều bị Bùi Lăng và nữ thi hấp thu, một phần hơi rời rạc cũng khiến cả hoang mạc sinh ra cỏ cây um tùm.

Lúc này ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, ngoại trừ bóng tối sền sệt vẫn không vung đi được, đã hoàn toàn thay đổi.

Phía trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn.

Trận Thiên kiếp này đã kéo dài tròn ba ngày ba đêm!

Cỏ cây núi rừng mới xuất hiện lại một lần nữa tiến hành một trận biến hóa kịch liệt.

Chỉ có chín cột đá che trời và quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa không bị ảnh hưởng chút nào.

Lúc này, khí thế của Bùi Lăng đã trở nên cực kỳ cường đại, thương thế quanh người cũng chịu tác dụng của Thiên Thương Lệ và kiếp lực không ngừng hấp thu, khôi phục khoảng năm phần.

Chỉ có điều, theo khí tức của Bùi Lăng được tăng cường, uy năng Thiên kiếp cũng dần trở nên mạnh hơn!

Trên dưới cả người không ngừng truyền đến cảm giác đau xót khiến cảm giác của Bùi Lăng dần chết lặng, hắn không ngừng vung đao như loại động tác này đã trở thành một loại bản năng, khắc sâu vào cơ thể, xương cốt, nhục thân thậm chí cả chấp niệm của hắn.

Mỗi một đao đều dốc hết toàn lực, dường như là một kích cuối cùng có thể phát ra của đời này.

Nhưng ngay sau đó, tiềm năng bị nghiền ép đến cực hạn và kiếp lực trả lại tạo thành một loại cân bằng vi diệu, đều trong chớp mắt hắn sắp dầu hết đèn tắt, lại khiến trong cơ thể hắn vừa đúng sinh sôi ra một tia lực lượng mới, có thể chém ra một kích sau...

Loại quá trình này cực kỳ đau khổ.

Nhưng Bùi Lăng lại như không hề hay biết, máy móc tiếp tục xuất đao, xuất đao, lại xuất đao!

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí huyết sắc như lưới, gần như che đậy lưỡi đao kiếp lôi trong tầm mắt của hắn.

Hai khí âm dương trong cơ thể Bùi Lăng được rèn luyện lặp đi lặp lại như đang rèn sắt đã hoàn toàn hợp nhất, khí tức bắt đầu thuế biến về phía tầng thứ cao hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, ở biên giới Thiên kiếp đã đứng đây dị tộc lờ mờ.

Bọn họ đầy ác ý nhìn bóng dáng phía dưới cột đá, kiên nhẫn chờ đợi Thiên kiếp kết thúc.

Sau đó... Có thể xông lên, xé nát nhân loại suýt làm đọa tiên tỉnh lại!

Trong bóng tối, hơi nước tràn ngập, mọi âm thanh ồn ào.

Ánh sáng thuật pháp không ngừng sáng lên, sau khi lấp lóe ngắn ngủi lại nhanh chóng chôn vùi.

Chung Quỳ Việt Cức vừa đánh vừa lui, đã không kiềm nén được hơi thở dốc, thương tích của hắn ta quá nặng, vốn trạng thái không tốt lại bị mất túi trữ vật, thứ tiếp tế duy nhất là một bình đan dược chữa thương mà Ninh Vô Dạ cho, lúc này cũng đã dùng hết toàn bộ.

Hiện tại hắn ta đối mặt với dị tộc, từng tên khí tức cường đại quỷ quyệt, thủ đoạn khó lường, cho dù là hắn ta ở thời kỳ toàn thịnh đối mặt với sự bao vây thế này, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn.

Oanh!

Không lâu sau, Chung Quy Việt Cức đã bị một tia ánh sáng đen đánh trúng, lập tức bay ngược ra, trong chốc lát da tróc thịt bong, máu thịt be bét.

Bên tai hắn ta lại vang lên giọng Tam Trụ tiên: "Nể mặt ngươi là truyền nhân chính đạo, chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng,"

"Lần này trong số Nhân tộc tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, chỉ có thể có một người sống."

"Hy vọng ngươi trân quý tiền đồ, đừng phạm sai lầm..."

Chung Quỳ Việt Cức cười lạnh một tiếng, hắn ta bị trọng thương, hiện tại đã rơi vào tuyệt cảnh.

Thế nhưng, cũng may là ý chí đọa tiên không thức tỉnh!

Cũng coi như hoàn thành mục đích chủ yếu khi hắn ta và hảo hữu Ninh Vô Dạ trà trộn vào Vĩnh Dạ hoang mạc...

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Việt Cức ngẩng đầu nhìn kiếp vân vạn kiếp phía trên, lập tức phát ra một tràng cười to vui sướng: "Ha ha ha ha..."

Cười xong, hắn ta dần buông bỏ tất cả lo lắng.

Đại đạo tiền đồ cái gì, quốc phúc Lưu Lam cái gì, trường sinh bất tử cái gì... Tất cả đã không còn quan trọng!

Hiện tại việc hắn ta cần phải làm chỉ có một!

Chung Quỳ Việt Cức lảo đảo đứng dậy, không nhìn rất nhiều dị tộc đang xông lên, giang hai cánh tay, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát!

Chương 1330: Trước nay chưa từng có

Phía dưới kiếp vân vạn kiếp đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn kiếp vân màu mực, chợt nhanh chóng mở rộng, nhưng chỉ lớn ra khoảng trăm trượng, tốc độ đã bắt đầu chậm lại.

Đối mặt với kiếp vân vạn kiếp khổng lồ, mảnh kiếp vân mới xuất hiện này có vẻ cực kỳ keo kiệt, không hề thu hút.

Bên tai Chung Quỳ Việt Cức lại vang lên tiếng nói bén nhọn chói tai của Tam Trụ tiên: "Hóa Thần? Lấy căn cơ hiện tại của ngươi, tương lai cửu kiếp Hóa Thần là việc nước chảy thành sông"

"Cần gì vì cơn giận nhất thời này, tự chặt đứt con đường phía trước?"

Chung Quỳ Việt Cức coi như không nghe thấy, không trả lời một chữ nào.

Trước đó Tam Trụ tiên giúp hắn ta thoát khỏi mộng cảnh, đối đầu với ý chí đọa tiên thức tỉnh, cố ý giúp đỡ hắn ta đánh cắp một tia lực lượng đọa tiên.

Hiện tại, chỉ cần hắn ta có thể rời khỏi nơi đây, chữa khỏi thương thế, điều chỉnh tốt trạng thái, chữa trị pháp bảo bản mệnh, cửu kiếp Hóa Thần không có bất cứ vấn đề gì.

Lúc này lại Hóa Thần, thương tích của hắn ta quá nặng, chưa luyện hóa lực lượng đọa tiên, nhiều nhất chỉ có thể dẫn lục kiếp...

Không!

Hiện tại Trọng Minh tông Bùi Lăng đang độ Hóa Thần kiếp, rất có thể đối phương là vạn kiếp phía trên cửu kiếp.

Tất cả kiếp khí ở phương thiên địa này đã bị đối phương sử dụng.

Hắn ta dẫn kiếp ngay gần đối phương, giữa thiên địa không đủ kiếp khí, rất có thể ngay cả lục kiếp cũng không thể dẫn được...

Chung Quy Việt Cức là đích tử Chung Quỳ thị, từ nhỏ đã được dạy dỗ, hiểu rất rõ ràng kiến thức tu hành, trong lòng hắn ta rất rõ ràng, bước ra một bước này sẽ không còn khả năng đổi ý!

Dù hắn ta là Thái tử Chung Quỳ thị ở thế hệ này, có được tài nguyên mà người thường khó có thể tưởng tượng, cũng không thể nghịch chuyển kết quả Hóa Thần kiếp.

Lúc hắn ta còn trong bụng ở mẫu, Chung Quỳ thị đã rèn luyện, chế tạo căn cốt cho hắn ta; thuở nhỏ hắn ta khổ tu, từng bước một rèn luyện góp nhặt nội tình; thậm chí tiền đồ tạo hóa của hắn ta đã vững vàng vị trí Thái tử, còn có đại vị ngày sau... Đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Nhưng bây giờ, đây là sinh cơ duy nhất của hắn!

Đọa tiên ngủ say, hiện tại sự uy hiếp lớn nhất trong Vĩnh Dạ hoang mạc là Tam Trụ tiên trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Rất có thể hảo hữu Ninh Vô Dạ cũng bị Tam Trụ tiên để mắt tới giống hắn ta.

Hiện tại muốn phá vỡ tình hình, chỉ có thể Hóa Thần mới có hy vọng giết ra đường máu từ trong tuyệt cảnh.

"Giết hắn!" Tam Trụ tiên như phát hiện suy nghĩ của hắn ta, thấy thuyết phục không có kết quả, lập tức hạ lệnh.

Dị tộc không hề do dự, ùa lên.

Vào lúc này, hai đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt đã đánh chết hai tên dị tộc hình thù kỳ quái xông lên đầu tiên.

Chung Quỳ Việt Cức thấy tình cảnh này, vẻ mặt bình thản không có chút biến hóa nào.

Thiên kiếp là đại đạo diễn hóa, là đại đạo từ nơi sâu xa đang thử thách và kiểm nghiệm tu sĩ, không cho phép bất kỳ ngoại lực gì quấy nhiễu.

Vì vậy, trong Thiên kiếp, bất kỳ ai ra tay ngăn cản đều phải nhiễm kiếp số, trở thành mục tiêu công kích của Thiên kiếp!

Oanh!

Trong kiếp vân, thiên uy như lập tức mãnh liệt lên, uy áp vô hình nặng nề nện xuống tâm thần dị tộc.

Dị tộc còn lại phát ra từng tiếng gào thét với Chung Quỳ Việt Cức, uy hiếp đánh vào ngực của mình, lại không thể khống chế cơn hãi hùng khiếp vía, không dám tiếp tục tới gần.

Lúc này, trên bầu trời, phía dưới kiếp vân vạn kiếp, kiếp vân thuộc về Chung Quỳ Việt Cức đã hoàn thành ngưng tụ, lôi long bôn tẩu, ầm vang rơi xuống.

Chung Quỳ Việt Cức nâng cánh tay vết thương chồng chất lên, ngang nhiên ra quyền!

Những vết thương chưa từng khép lại lập tức máu bắn tung toé!

Huyết quang bao bọc quyền ảnh màu vàng kim nhạt, lao về phía lôi kiếp đang rơi xuống.

Oanh!

Quyền ảnh tách ra kiếp lôi, sau khi xông lên trên một đoạn, mới chầm chậm tán đi.

Thấy thế, Chung Quỳ Việt Cức ổn định lại tâm thần, chờ đợi vòng kiếp lôi thứ hai đến, nhưng ngay lúc này mảnh kiếp vân thuộc về hắn ta ở trên bầu trời lại bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

Một kiếp Hóa Thần? ?

Chung Quy Việt Cức lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lại cảm giác được tu vi cảnh giới của mình đã bước vào Hóa Thần!

Hơi nước mê mông, ánh sáng chợt tắt.

Trong tiếng gào thét của dị tộc, một điểm tia sáng lạnh cắt phá bầu trời, trảm phá rất nhiều thuật pháp đập vào mặt.

Sống lưng Ninh Vô Dạ vẫn thẳng tắp, hô hấp dần tăng thêm.

Những dị tộc này như liên tục không ngừng, hắn ta đã dần dần bị ép vào tuyệt cảnh.

Đương nhiên, lấy thực lực của hắn ta, cộng thêm át chủ bài mà sư môn cho, ít nhất còn có thể tiếp tục chống đỡ mấy ngày, nhưng bây giờ bị Tam Trụ tiên truy sát, chắc chắn không chỉ một mình hắn ta, chắc chắn tình trạng hiện tại của hảo hữu Chung Quỳ Việt Cức còn nguy hiểm hơn cả hắn ta!

Nghĩ tới đây, Ninh Vô Dạ lại không hề do dự, nhất định phải cưỡng ép Hóa Thần mới có thể phá vỡ tình thế nguy hiểm hiện tại.

Điều này tương đương với tự chặt đứt con đường phía trước, nhưng hiện tại hắn ta không có lựa chọn khác!

Dị tộc trong Vĩnh Dạ hoang mạc thay đổi thất thường, qua sông đoạn cầu, hắn ta nhớ kỹ thù này!

Chương 1331: Đi vào Hóa Thần (1)

Ngay sau đó, Ninh Vô Dạ nhấc phi kiếm lên, xoạt xoạt xoạt mấy chục đạo kiếm khí tung hoành như đệt, sau khi ép dị tộc lùi lại, nhân cơ hội đột nhiên bộc phát ra khí thế toàn thân.

Nhưng đợi nửa ngày, kiếp vân vạn kiếp phía trên bầu trời vẫn cuồn cuộn, lại chậm chạp không ngưng tụ kiếp vân mới.

Ninh Vô Dạ lập tức khẽ giật mình, đây là có chuyện gì?

Hóa Thần kiếp đâu?

Nhưng ngay lúc hắn ta hoảng sợ, vô số thuật pháp dị tộc đã đánh đến trước người hắn ta, như muốn trực tiếp nuốt hết hắn ta!

Ninh Vô Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng trốn tránh sang bên cạnh...

rầm rầm rầm...

Phốc!

Huyết hoa nở rộ, một cánh tay bay lên cao cao, Ninh Vô Dạ không còn thời gian để trốn tránh, chỉ miễn cưỡng tránh được điểm yếu hại, toàn bộ cánh tay trái bị một khí nhận to lớn trực tiếp chặt đứt!

Rất nhiều máu tươi và sinh cơ nhanh chóng xói mòn, sắc mặt Ninh Vô Dạ lập tức trắng bệch, hắn ta không rảnh quan tâm cơn đau dữ dội truyền đến từ chỗ cụt tay, lập tức ngự kiếm đối địch.

Rầm rầm rầm...

Trong giây lát, Ninh Vô Dạ nhanh chóng rơi vào thế yếu, nhưng ngay lúc này một đạo hư ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện, một tay đánh bay tất cả dị tộc, một tay bắt lấy Ninh Vô Dạ, nhanh chóng lùi lại.

Hóa Thần? !

Ninh Vô Dạ lập tức giật mình, chỉ trong chớp mắt hắn ta đã bị hư ảnh dẫn tới một người toàn thân vết thương chồng chất, tu sĩ áo bào xám ngọc quan trước mặt là Chung Quỳ Việt Cức!

Chung Quỳ Việt Cức cưỡng ép Hóa Thần!

Nhận ra điều ấy, Ninh Vô Dạ đang muốn hỏi thăm lại nghe hảo hữu nhanh chóng nói: "Đi theo ta, ta có thể tìm tới lối ra!"

Ninh Vô Dạ lập tức gật đầu: "Tốt!"

Phía dưới chín cột đá.

Hình dạng mặt đất xung quanh đã thay đổi liên tục, Bùi Lăng và nữ thi vẫn đạp không mà đứng, kiếp vân trên bầu trời chậm rãi biến hóa.

Theo điện quang di chuyển, dần ngưng tụ.

Sau một lúc lâu, vạn đạo lưỡi đao kiếp lôi hợp lại làm một hóa thành một đạo thông thiên cự nhận, chém thẳng xuống Bùi Lăng!

Một đao kia đánh đâu thắng đó, mang xu thế chém hết tất cả âm vang rơi xuống, dường là toàn bộ bầu trời dùng một bàn tay to lớn vô hình cầm đao, muốn tự mình chém giết Bùi Lăng.

Bóng tối sền sệt như thực chất trong Vĩnh Dạ hoang mạc cũng bị một đao kia bổ ra.

Cùng lúc đó, Bùi Lãng không nghĩ, không nhớ, không sợ, không giận, hai tay nắm chặt Cửu Phách Đao, từ đuôi đến đầu vẫn chém ra một đao!

Ở sau lưng của hắn, động tác của Pháp Tướng Nguyên Anh to lớn không hề khác biệt.

Hai đạo đao khí huyết sắc không khác nhau chút nào đồng thời phát ra, nhanh chóng tụ hợp thành một đao ở giữa không trung!

Chỉ một thoáng, tất cả linh khí, lực lượng âm dương, thậm chí pháp tắc không thể đo lường được của phương thiên địa này...

Đều như để hắn sử dụng, rối rít hội tụ thành một đạo đao khí huyết sắc to lớn ngưng đọng như thực chất, chém về phía lưỡi đao kiếp lôi!

Oanh! !!

Trong bóng tối như chưa từng thay đổi ở Vĩnh Dạ hoang mạc dâng lên một vòng nắng gắt.

Nắng gắt xen lẫn huyết sắc.

Toàn bộ mặt đất lấy chín cột đá làm trung tâm, từng tầng sóng gió nổi lên như thể lưu.

Bụi mù cuồn cuộn như sóng dữ che đậy tầm mắt.

Trong giây lát, đao khí huyết sắc cũng vỡ nát, lưỡi đao kiếp lôi chỉ còn một phần mười ban đầu ầm vang rơi xuống.

Bùi Lăng đạp không mà đứng bị Thiên kiếp còn lại chém trúng, khiến đất bằng phía dưới cũng hóa thành một cái hố trời to lớn.

Hắn trực tiếp rơi vào đáy hố, nằm sấp trong vũng nước, lại không bất kỳ khí tức gì lộ ra, không rõ sống chết.

Trên bầu trời, thỉnh thoảng kiếp vân quy mô thật lớn vẫn truyền ra tiếng sấm nổ cuồn cuộn, lại đã bắt đầu tiêu tán.

Vạn kiếp, kết thúc!

Bóng tối trong Vĩnh Dạ hoang mạc lập tức trở nên dày đặc.

Trong bóng tối nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.

Từng tên dị tộc đi đến bên cạnh hố trời.

Cảm nhận được kiếp lực trên bầu trời nhanh chóng biến mất, nhìn tên tu sĩ Nhân tộc dưới đáy không biết có vượt qua Hóa Thần kiếp hay không, bọn chúng lại không hề do dự, rối rít gầm thét lao về phía đáy hố, muốn xé hắn thành mảnh nhỏ!

Nhưng ngay lúc dị tộc tràn vào đáy hố, sắp lao đến trước người Bùi Lăng: "bịch": "bịch"... Không có chút dấu hiệu nào, vậy mà tất cả dị tộc đã xuống đến đáy hố trời lại bị cắt đến chia năm xẻ bảy, thi khối cùng với máu tươi rơi xuống như mưa Khí thế sắc bén vô song tràn ngập toàn bộ hố trời.

Đây là đao ý!

Ngay sau đó, một luồng khí tức Hóa Thần như có như không lấy Bùi Lăng làm trung tâm, lan tràn về bốn phương tám hướng.

Thịch, thịch, thịch...

Tiếng tim đập đột nhiên vang lên.

Huyết sát như sương nhanh chóng lan ra ăn mòn xung quanh.

Chính giữa huyết vụ chậm rãi hiện lên chín bóng dáng yểu điệu.

Giây lát, chín tên thiếu nữ mặc huyết bào tuyệt sắc đi ra từ trong sương mù.

Dường như đã ngủ say quá lâu, trong ánh mắt đao linh còn về mơ hồ nhưng lúc ánh mắt nhìn đến dị tộc còn sót lại xung quanh, cùng lộ ra ý cười khát máu: "Dám gây bất lợi cho chủ nhân, phải chết!"

"Ừm... Chủ nhân tốt nhất! Đây chắc chắn là huyết thực mà chủ nhân để lại cho chúng ta..."

"Giết giết giết!"

Còn chưa nói hết câu, chín bóng dáng đã xông vào bên trong dị tộc, trắng trợn giết chóc.

Chỉ một thoáng, huyết hoa nở rộ khắp nơi, chân cụt tay đứt rơi đây đất, tiếng gào thét kêu rên không ngừng vang lên...

Chương 1332: Đi vào Hóa Thân (2)

Trong lúc ngơ ngác, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã đạt tới Hóa Thần, hệ thống tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước từng đưa tặng một đạo lữ, lần này sẽ tiến hành tặng miễn phí gấp bảy...

"Leng keng! Kiểm tra ra bảy tên đạo lữ mới điều kiện phù hợp, hệ thống đang đưa tặng cho ngài..."

Vốn vừa độ xong vạn kiếp, bởi vì Bùi Lăng bị thương quá nặng đang trong trạng thái nửa hôn mê nửa có chút tri giác, nghe đến đó lại bừng tỉnh!

Đưa tặng đạo lữ? !

Không được!

Trong Vĩnh Dạ hoang mạc toàn là dị tộc, hệ thống đưa tặng đạo lữ, hơn phân nửa là tặng...

Nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, đã thấy hệ thống thao túng thân thể hắn đứng lên, bay thẳng đến quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa chín trụ đá.

Một lát sau, Bùi Lăng đi đến trước quan tài, không hề do dự bắt đầu lôi kéo xiềng xích Thiên kiếp muốn mở quan tài.

Cái này...

Trong nháy mắt, Bùi Lăng sợ hãi mất hồn!

Hắn đột nhiên cảm giác được, đạo lữ dị tộc cũng không phải không thể chấp nhận, chỉ cần bây giờ hệ thống thu tay lại...

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hệ thống đã giật ra sợi xiềng xích thứ nhất, đồng thời mở nắp quan tài ra một khe hở!

Oanh! !!

Một đạo thiên lôi rơi xuống, trực tiếp chém vào trên người Bùi Lăng.

Bùi Lăng không hề có sức chống cự rơi xuống, trước khi hôn mê, bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, đưa tặng thất bại, lần sau hệ thống sẽ tiến hành đưa tặng gấp tám lần cho ngài. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã đạt tới Hóa Thần, căn cứ vào đánh giá phản hồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp...

Đệt Không biết qua bao lâu, cuối cùng Bùi Lăng đã tỉnh lại.

Hắn cảm thấy trên dưới cả người không có một chỗ nào không đau, nhưng cúi đầu nhìn đã thấy trên người mình không còn bất kỳ vết thương gì.

Lúc này chín tên đao linh biến thành nữ tử huyết bào đang bảo vệ ở xung quanh hắn, trong vòng vài dặm, chỉ cần có gió thổi cỏ lay sẽ đánh ra một kích lôi đình!

Mà ở vị trí hơi xa hơn một chút, hài cốt, huyết nhục dị tộc xếp thành tầng như tấm thảm đỏ trắng đan xen.

Bóng tối như nước thủy triều trĩu nặng nhét đầy phương thiên địa này.

Duy chỉ có thiên lôi phía trên chín cột đá mới có thể chiếu sáng trong chớp mắt.

Bên tai lại vang lên tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bén nhọn, chói tai, cuồng loạn, tàn ngược.

Lúc này tiếng thì thầm Vĩnh Dạ mãnh liệt hơn trước đó.

Nhưng cũng không biết là tu vi đã đạt đến Hóa Thần hay vì lý do gì khác, lúc này tiếng thì thầm Vĩnh Dạ không có hiệu quả quá lớn với Bùi Lãng.

Nhìn quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, càng không có tâm tư trải nghiệm cảnh giới Hóa Thần, lập tức phân phó: "Đi!"

Nói xong, Bùi Lăng đưa tay hút lấy Cửu Phách Đao cắm trên mặt đất, đeo lên trên lưng.

Cửu Phách đao linh lập tức hóa thành chín đạo huyết quang, trốn vào trong đao.

Bùi Lăng thu liễm khí tức, sau đó thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] bỏ chạy ra ngoài.

Bóng dáng của hắn vừa biến mất dưới cột đá, trong khe hở quan tài huyết sắc dần thẩm thấu ra bóng tối vô cùng vô tận.

Toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc, bóng tối càng thêm đậm đặc, khí tức quỷ quyệt hỗn loạn nhanh chóng tiêu tán, tiếng thì thầm lộn xôn chói tai, bén nhọn cao vút như thực chất...

Trong bóng tối, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng phi độn theo con đường mà Ngọc Tuyết Chiếu đi qua trước đó.

Con đường này vốn rất bằng phẳng, không có chập trùng quá lớn, lúc này lại là gò núi, đất trũng, đầm nước, sa mạc... Đan xen xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi.

Bỗng nhiên, thiên uy tràn trê thật lớn phía trên bầu trời bắt đầu yếu bớt.

Hai người như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy kiếp vân dày đặc nặng nề đang tiêu tán.

Cùng lúc đó, bên tai bọn họ dần vang lên tiếng thì thầm Vĩnh Dạ.

Không giống với lúc đến còn có thể chịu đựng, lúc này tiếng thì thầm Vĩnh Dạ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội thích ứng gì, gần như lập tức từ lẩm bẩm biến thành hò hét!

Hai người thay đổi sắc mặt, sở dĩ vừa nãy bọn họ có thể tùy ý hành động trong Vĩnh Dạ hoang mạc, đầu tiên là vì ý chí đọa tiên thức tỉnh, sau đó là vì trận vạn kiếp trên đỉnh đầu.

Lúc này, đọa tiên lại rơi vào trạng thái ngủ say, vạn kiếp bắt đầu biến mất, Vĩnh Dạ hoang mạc lại quay về như lúc trước.

Dị tộc uy hiếp chỉ là phụ, đáng sợ nhất là tiếng thì thầm Vĩnh Dạ có thể làm sinh linh đọa hóa thành cuồng ma!

Ninh Vô Dạ nhanh chóng lấy ra một cái chuông nhạc nho nhỏ, sau khi thôi động chuông nhạc nhanh chóng biến lớn, lơ lửng ở phía trước phát ra tiếng chuông du dương.

Tiếng chuông này có thể làm dịu sự ăn mòn của tiếng thì thầm Vĩnh Dạ với tu sĩ, chỉ có điều hiệu quả không bằng giao châu vạn năm.

Chỉ có điều giao châu vạn năm là đồ trong bí khố Lưu Lam hoàng triều, do Chung Quỳ Việt Cức giữ, lại bị con Yêu hồ kia trộm cùng với túi trữ vật...

Chương 1333: Đại chiến xảy ra

Lúc này, chỉ có thể lấy cái chuông nhạc vốn là vì chống cự công kích thần hồn, tạm thời bổ sung làm thứ che chở.

Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng nói: "Con Yêu hồ kia đã rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, con đường này là chỗ nàng vừa đi ngang qua... Chắc chúng ta có thể tìm được lối ra ngay thôi!"

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, túi trữ vật của Chung Quỳ Việt Cức bị con Yêu hồ kia trộm đi, trong đó có rất nhiều pháp bảo, đồ vật mà Chung Quỳ Việt Cức đã sử dụng nhiều năm.

Chỉ là ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, cảm giác của tu sĩ bị chèn ép tới cực điểm, vì vậy lúc đầu Chung Quỳ Việt Cức còn không thể nhận ra.

Nhưng bây giờ tu vi đến Hóa Thần lại có thể lần theo cảm giác với pháp bảo của mình, trái lại truy tung theo dấu chân Yêu hồ kia.

ầm ầm!

Đột nhiên, một đạo kinh lôi nổ vang truyền khắp toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc, ngay cả tiếng thì thầm Vĩnh Dạ cũng vì đó mà yên tính.

Trong đầu Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ cảm giác trống rỗng.

Lúc lấy lại tinh thần, hai người bước ra một bước, trước mắt rộng mổ trong sáng, bóng tối lập tức biến mất sạch sẽ, trong tầm mắt là cát vàng vạn dặm, thạch tháp đứng sừng sững, mây trắng lơ lửng, trên bầu trời cách đó không xa có hành cung bạch cốt, ổ bảo màu đen, tế đàn màu trắng xếp thành một hàng lơ lửng giữa trời.

Ra rồi?

Hai người không rảnh suy nghĩ nhiều, cùng nhau tỏ ra vui mừng.

Ngay sau đó, đau đớn dữ dội, cảm giác mệt mỏi như thủy triều mãnh liệt trào tới.

Lúc hai người bọn họ chiến đấu với ý chí đọa tiên đã đạt đến cực hạn, sau đó lại liên tục giao thủ với dị tộc do Tam Trụ tiên phái tới, sớm đã là thể xác tinh thần đều mệt, có thể đi đến bây giờ toàn bộ dựa vào nghị lực chống đỡ!

Cuối cùng lúc này đã rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, tâm trạng đột nhiên thả lỏng, cho dù Chung Quỳ Việt Cức đã Hóa Thần, trong chốc lát cũng không đáng kể...

Ngay lúc này, không biết bao nhiêu đạo thần niệm cường đại lập tức khóa chặt hai người.

"Người Hóa Thần là tiểu tử Chung Quỷ thị!"

"Khí tức hơi yếu... Nhưng điều này cũng bình thường, kiếp số thật lớn như thế, có thể sống sót đã rất không tệ!"

"Nhanh! Nhanh chóng cứu người!"

Là giọng trưởng bối trong sư môn, có người tới cứu bọn họ!

Nghĩ đến đây, cuối cùng Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đã không duy trì được, mí mắt trở nên vô cùng nặng nề, ý thức lập tức mơ hồ.

Hai người gần như đồng thời ngã xuống đất hôn mê.

Vèo!

Ngay sau đó, vô số mũi tên màu xám như cuồng phong mưa rào bắn tới!

Chỉ thấy trong cát vàng vạn dặm hiện ra rất nhiều thạch tháp, thân tháp lấp lóe trận văn, không ngừng ngưng tụ ra mũi tên màu xám bắn về phía Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, cùng lúc đó linh đang dưới mái cong thạch tháp chậm rãi chập chờn, phát ra tiếng chuông du dương êm tai, không ngừng chấn động thần hồn của hai người.

Thiên Địa Vô Lượng Phù Đồ đại trận!

Mặc dù chỉ là một bộ phận thạch tháp của đại trận bị na di đến đây, mũi tên màu xám như lưới đánh cá bao phủ Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ.

Trông những mũi tên này bình thường, lại ẩn chứa khí tức phá diệt, hỗn loạn, ô trọc, nguyền rủa, phía trên mũi tên ngưng tụ ánh sáng màu đỏ, sát ý nghiêm nghị!

"Ngươi dám!"

Ngay lúc Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ sắp bị bắn thành hai con nhím, trong mây truyền đến một tiếng gầm thét, kiếm khí réo rắt đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt di chuyển trong toàn bộ thiên địa, đã quét sạch sành sanh tất cả mũi tên màu xám!

Một nữ kiếm tu mặc pháp y màu vàng nhạt, búi Bàn Hoàn Kế thân hình như điện, trong khoảnh khắc lao tới biên giới hoang mạc, ống tay áo phất một cái, pháp lực lập tức nâng hai người lên, đang muốn đưa bọn họ về phía trên pháp bảo mây trắng, xung quanh đột nhiên nổi lên hồn phong mãnh liệt.

Vô số oan hồn yêu quỷ mang theo hồn phong màu xám đen chầm chậm hiện ra, nhiệt độ trong đại mạc chợt hạ xuống, như rơi vào hâm băng.

Nữ kiếm tu hơi thay đổi sắc mặt, lập tức chém ra kiếm khí phá vỡ hồn phong.

Vào lúc này, trong tháp đá đứng sừng sững trên đồi cát truyền ra giọng Thân Đồ Duy Nham: "Thiên địa nhân từ tẩm bổ các ngươi, các ngươi lại lòng lang dạ thú, không nhớ sự gánh chịu của phương thế giới này, luôn đòi lấy, luôn che chở sinh linh, luôn sinh dưỡng rất nhiều... Thứ vong ân phụ nghĩa, hôm nay hai người này đều phải chết vì Bàn Nhai giới! !!"

Còn chưa nói hết câu, ánh sáng thuật pháp đột nhiên bộc phát trong thạch tháp!

Nữ kiếm tu cười lạnh nói: "Giọng điệu đổi trắng thay đen, cũng dám đường hoàng như thế? !"

Kiếm khí bùng lên, gào thét như rồng.

"Vạn kiếp Hóa Thần, từ xưa đến nay hiếm thấy." Đúng vào lúc này, Kê Trì thản nhiên mở miệng: "Hôm nay đã gặp phải, có thể thấy được kiếm linh cũng như kiếm tu đều là thiên ý lọt mắt xanh Thánh giáo ta, chuẩn bị cho Thánh giáo ta tu hành"

"Giết!"

"Giết những ngụy đạo ra vẻ đạo mạo này, để lại hai tiểu bối kia một mạng, coi là lô đỉnh, giúp chúng ta càng lên một tầng lâu!"

Yến Tê thành không có bất kỳ giọng điệu khiêu khích bác bỏ gì, Ở bảo màu đen trực tiếp ngang nhiên đánh tới tế đàn Thiên Sinh giáo màu trắng...

Đại chiến chính ma ầm vang kéo ra!

rầm rầm rầm...

Chương 1334: Không đội trời chung (1)

Thuật pháp tới lui, kiếm khí tung hoành, nguyền rủa vẩy xuống như mưa... Lực trùng kích khổng lồ khiến cát vàng vạn dặm điên cuồng run rẩy, lưu động, luân chuyển, chẳng mấy chốc một mảnh cồn cát cực kỳ vững chắc này trực tiếp biến thành lưu sa bành trướng mãnh liệt, theo rất nhiều tu sĩ cấp cao ra tay, lưu chuyển vô định.

Trên bầu trời khi thì mưa tuyết tầm tã, khi thì âm phong từng cơn, khi thì tỉnh không vạn dặm, biến hóa khó lường.

Mặc dù số tu sĩ chính đạo ở đây rất nhiều, nhưng trung tâm chiến trường lại là hai người Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, vì bảo vệ hai tiểu bối, rất nhiều thủ đoạn căn bản không thi triển được.

Một phương Ma môn thì ngược lại, mặc dù Thiên Sinh giáo muốn lô đỉnh sống, nhưng lúc ra tay vẫn không kiêng nể gì cả, lại thêm ưu thế địa hình của Thiên Địa Vô Lượng Phù Đồ đại trận, đôi bên vừa giao thủ lại là tình cảnh thế lực ngang nhau.

Trong chốc lát, bên duy nhất nhàn rỗi là hành cung bạch cốt treo cao giữa không trung.

Trên bảo tọa, Tư Hồng Khuynh Yến yên tĩnh quan sát chiến cuộc, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có ý muốn ra tay giúp đỡ.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong bóng tối như thực chất chậm rãi xuất hiện một bóng người.

Lúc cỏ mọc tách ra, dây leo rủ xuống để lộ ra một chút dấu vết của pháp chu.

Bùi Lăng đứng cách đó không xa, đánh giá pháp chu tàn tạ trước mặt. Nơi này là lối vào mà lúc đến hắn theo Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù cùng vào Vĩnh Dạ hoang mạc, hắn còn nhớ rõ, lúc ấy chỗ pháp chu rơi võ là một mảnh sa mạc cực kỳ cằn cỏi, ngoại trừ cỏ lác thưa thớt cũng chỉ có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến ẩn giấu trong cát sồi.

Nhưng lúc này bách thảo nảy mầm, rậm rạp xào xạc như nhung, nếu không phải quanh pháp chu mọc đây cỏ dại, dây leo, cỏ xỉ rêu, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết lúc trước.

Hiện tại xung quanh là một vùng tăm tối, không phân biệt nam bắc, cho dù Bùi Lăng đã Hóa Thần, tầm mắt vẫn bị hạn chế cực lớn, cũng không thể cảm giác được ngoại giới, chỉ có thể thông qua [Ngự yêu huyết khế] miễn cưỡng cảm giác được, Ngọc Tuyết Chiếu đang ở phía trước, đối phương đã rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vận chuyển [Thiền Tức thuật] thu liễm khí tức, lại thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], bóng dáng lập tức biến mất ở nơi xa.

[Ngũ Quỷ Thiên La Độn] là độn pháp chiêu bài của Trọng Minh tông, nổi tiếng từ Thanh Minh tới U Minh không chỗ không thể đi. Chỉ có điều, hiện tại trông như Bùi Lăng đã đứng gần lối vào Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng dùng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] phi độn khoảng nửa canh giờ, bóng tối xung quanh mới biến mất như đột nhiên bị xóa đi, trong tầm mắt trời đất tối tăm, rất nhiều tu sĩ cấp cao đánh nhau thành một đống!

Ngay sau đó, không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, thạch tháp nơi gần nơi xa đã khóa chặt hắn, trận văn lấp lóe ánh sáng, vô số mũi tên màu xám điên cuồng bắn tới.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy rùng mình, vô thức có dự cảm không thể để loại mũi tên màu xám này bắn trúng! Nhưng hắn vừa thoát khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, mũi tên bắn tới cực nhanh, lại không kịp trốn tránh, lập tức một phát nắm chặt chuôi đao Cửu Phách Đao, đang muốn ra tay lại thấy trời đất quay cuồng một trận.

Sau khi cảnh vật xung quanh biến ảo dữ dội, lúc nhìn rõ đã xuất hiện trong một tòa hành cung bạch cốt.

Hành cung vàng son lộng lẫy, mặc dù có thể thấy được dấu vết xương người da người ở khắp nơi, lại không che giấu được vẻ xa hoa lộng lẫy.

Trên thềm son đối diện hắn là một bảo tọa rộng lớn, Tư Hồng Khuynh Yến chải Song Đao Kế, châu vây thúy quấn, mặc kha tử nền trắng thêu lá ngân hạnh, váy lụa hồng nhạt, băng gấm màu trắng buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn không đủ một nắm tay, áo trường sam vạt cân tay áo rộng bằng gấm màu đỏ chót.

Trường sam được làm bằng chất liệu nhẹ mềm, khó che giấu làn da trắng như băng ngọc.

Lúc này, bàn tay tinh tế mềm mại như không xương đang cầm một chiếc quạt lông màu đen nhẹ chống bên gò má tuyết trắng, càng lộ rõ vẻ trắng nõn như tuyết, oánh nhuận rực rỡ. Trong đôi mắt Tư Hồng Khuynh Yến đong đưa, trên khuôn mặt ngọc lại là dáng vẻ lạnh lùng như băng, đang lạnh lùng quan sát Bùi Lăng.

Trên mặt đất cách đó không xa, Ngọc Tuyết Chiếu ngã rạp xuống, khí tức của nàng ổn định, lại hôn mê giống lần trước.

Bùi Lăng không nhịn được thay đổi sắc mặt.

Cùng lúc đó, hai bên chính ma đều đã nhận ra lại có người đi ra từ Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng thần niệm vội vàng đảo qua, vừa thấy là Thánh Tử Trọng Minh tông mới lên, cũng mất hứng thú.

Hiện tại đôi bên đều đang tranh đoạt Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, việc liên quan đến vạn kiếp Hóa Thần vô cùng quan trọng, đâu còn tâm tư để ý tới một nhân vật nhỏ như vậy?

Rầm rầm rầm...

Theo thời gian trôi qua, khí tức của Chung Quỷ Việt Cức và Ninh Vô Dạ ngày càng suy yếu, thấy tình hình này đôi bên ra tay càng thêm kịch liệt, khí tức cuồng bạo tản ra, bão cát cuồn cuộn che khuất bầu trời.

Phù văn phòng hộ trên hành cung bạch cốt không ngừng sáng lên, ngăn cản xung kích đang đập vào mặt.

Trong cung điện, Bùi Lăng nhìn Tông Chủ phu nhân vẻ mặt lạnh băng trước mặt, nhanh chóng bình tĩnh lại, cung kính hành lễ nói: "Đệ tử Bùi Lăng bái kiến phu nhân"

Chương 1335: Không đội trời chung (2)

Hắn không biết rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng hai đạo chính ma đang điên cuồng kịch chiến, ngay cả hắn là đệ tử Ma môn vừa bước ra Vĩnh Dạ hoang mạc cũng hứng chịu công kích từ thạch tháp Luân Hồi tháp. Trong loại tình huống này, Tông Chủ phu nhân đã ra tay na di hắn vào hành cung tránh né, chắc hẳn sẽ không ra tay với tên Thánh Tử Trọng Minh tông là hắn vào lúc này.

Tư Hồng Khuynh Yến cụp mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm, quát lên: "Bùi Lăng to gan! Lần trước ngươi chỉ là Kết Đan đã công khai thải bổ bản cung trước mặt chân truyền tám tông! Sau đó ngươi và Thánh Nữ tổ chức đại điển đạo lữ, đại điển vừa xong lại thải bổ bản cung ở trong động phủ của ngươi, còn ngay trước mặt Yêu hồ huyết khế của ngươi..."

"Mối thù hai lần thải bổ này, không đội trời chung!"

"Những ngày qua, cuối cùng bản cung đã củng cố tu vi, lần này đến đây, chắc chắn phải rửa sạch nhục nhã, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!"

Nói xong, không chờ Bùi Lăng phản ứng, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên ra tay, vô số sợi tơ huyết sắc lập tức trói buộc cả người Bùi Lăng.

Sau đó đưa tay đánh ra một chiêu, lập tức kéo Bùi Lăng đến bên cạnh, tâm niệm vừa động, bên cạnh bảo tọa xuất hiện một cái lồng đứng chế tạo từ linh mộc.

Lông đứng kiểu nhà giam, đỉnh lồng có cái vòng dùng để khóa quanh phần cổ phạm nhân, khiến hắn ngày đêm đứng thẳng, cho nên bỏ mình. Còn có thể đặt miếng kê ở dưới chân phạm nhân, sau khi lấy ra sẽ khiến phạm nhân chết vì treo cổ. Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, sự trừng phạt này hoàn toàn không đủ để chết.

Nhưng xung quanh cái lồng đứng trước mắt điêu khắc vô số phù văn, một khi bị nhốt vào trong đó, chỉ sợ một thân tu vi đều bị phong ấn, không khác gì phàm phu tục tử.

Xung quanh lồng đứng cũng cố ý luyện chế gai sắt bao quanh, phía trên lồng đứng còn có gông cùm.

Một khi bị nhốt vào trong đó, chỉ sợ không dám vặn vẹo chuyển động chút nào.

Thấy rõ tình cảnh này, Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, vô thức bắt đầu giãy giụa. Vốn tưởng với thủ đoạn của Tư Hồng Khuynh Yến, cho dù lấy thực lực tu vi vạn kiếp Hóa Thần hiện tại của hắn cũng không thể tránh thoát, nào biết lúc này hắn chỉ hơi dùng sức một chút, đã khiến tất cả tơ máu bị đứt!

Chỉ sợ những lực lượng tơ máu này cũng không thể trói buộc một tu sĩ Nguyên Anh bình thường.

Ngay lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến trực tiếp áp sát vào trên người hắn, vải áo nhẹ mềm, theo đó là mùi thơm ngào ngạt kiều diễm, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến, còn có thể chạm vào làn da tuyết trắng khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, mềm mại ôn nhuận như đám mây.

Tư Hồng Khuynh Yến khép hờ đôi mắt đẹp, ngoài miệng lại tức giận trách cứ: "Bùi Lăng! Ngươi dám!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt ngầm hiểu, đúng vậy, tu vi của hắn quá thấp, chỉ vừa mới Hóa Thần, căn bản không phản kháng được Tông Chủ phu nhân!

Hắn là người bị hại!

Thế là, Bùi Lăng rất thô bạo xé rách quần áo Tư Hồng Khuynh Yến, một phát đẩy nàng vào trong lồng đứng, lấy gông cùm giữ chặt hai cổ tay của nàng, tiếp theo nâng cặp đùi thon dài tròn trịa tuyết trắng của đối phương lên...

Tư Hồng Khuynh Yến tức giận, liên tục quát lớn: "Bùi Lăng!

Ngươi làm cái gì? ! Bản cung là Tông Chủ phu nhân, chính thê kết tóc của Tông Chủ Trọng Minh tông!"

"Ngươi chỉ là một đệ tử, cũng dám hết lần này đến lần khác làm nhục ta? !"

"Thật sự tưởng ngươi là Thánh Tử thì ta không thể xử trí ngươi sao? !"

"Nếu việc này bị Tông Chủ biết... Chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"

"Ngươi... A... Bây giờ ngươi thu tay lại, còn kịp... Kịp... A..."

Tư Hồng Khuynh Yến vừa tức giận quát lớn, vừa rất chủ động phối hợp với động tác của Bùi Lăng, lần này nàng còn không có cả động tác phản kháng tượng trưng.

Dù sao người ngoài cũng không nhìn thấy, cần gì rắc rối như vậy?

Lúc này, Bùi Lăng vừa vạn kiếp Hóa Thần, lại chạy thoát từ Vĩnh Dạ hoang mạc cửu tử nhất sinh, trong sự thay đổi rất nhanh chóng, tâm thần còn chưa bình tĩnh, rất cần được thư giãn.

Thấy Tư Hồng Khuynh Yến đứng ở chỗ này tự mình diễn trò, liền cố ý phối hợp: "Bị Tông Chủ biết thì đã làm sao? Lúc làm nhiệm vụ chân truyền, ta suýt nữa mất mạng trong tay hắn, ta đã sớm muốn báo thù này!"

"Hiện tại phải đòi lại chút lãi từ trên người phu nhân được hắn cưới hỏi đàng hoàng!"

"Phu nhân đừng trách ta vô lễ, muốn trách thì trách vì sao ngươi lại là thê tử của Tô Ly Kinh!"

Hắn thầm nghĩ, hình như Tư Hồng Khuynh Yến cực kỳ thích chơi đóng vai nhân vật, mình là đệ tử, đối mặt với Tông Chủ phu nhân, tất nhiên phải ngoan ngoãn một chút.

Đương nhiên, Bùi Lăng không lo lắng những lời này sẽ truyền vào trong tai người thứ ba.

Dù sao lần trước ở Vạn Hủy hải, Tông Chủ phu nhân cũng triệu kiến hắn và Lệ Liệp Nguyệt ở trong hành cung bạch cốt này.

Trong lúc đó đôi bên còn mật thám một vài chuyện quan trọng.

Có thể thấy hành cung bạch cốt có hiệu quả ngăn cách tiếng động và thần niệm dò xét, chắc chắn rất đáng tin.

Bởi vậy, hiện tại chỉ có hai người là hắn và Tư Hồng Khuynh Yến biết chuyện này.

Chắc chắn hắn sẽ không nói ra, mà Tư Hồng Khuynh Yến là Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, thân phận địa vị cỡ nào, lại ngầm bị một tên vãn bối đệ tử như mình thải bổ, dù là mặt mũi hay thanh danh bên ngoài, tuyệt đối không thể chủ động nói ra việc này.

Chương 1336: Một lần nổi tiếng, cả thiên hạ đều biết!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức càng không kiêng dè gì, bên hông đột nhiên dùng sức.

Lúc này, nghe lời nói bá đạo ngang ngược như vậy của Bùi Lăng, Tư Hồng Khuynh Yến chỉ cảm thấy như đã chạm phải một loại cấm kỵ nào đó trong lòng, trên dưới cả người sinh ra một cảm giác thoải mái khác lạ, khiến nàng lập tức đắm chìm trong đó!

Hai cổ tay nàng đều bị gông cùm còng lại, cả người bị kiềm chế trong lồng đứng, lúc này hai gò má đột nhiên hiện ra một vòng ửng đỏ, ánh mắt mê ly, thân thể mềm mại khẽ run lên, đã bị gai sắt xung quanh lồng đứng đâm ra vài điểm đỏ thắm.

Vết máu chậm rãi chảy xuôi trên da thịt tuyết trắng như từng điểm hồng mai chảy ra trên đất tuyết trắng ngần, xinh đẹp lại rung động lòng người.

Cảm nhận được sự tấn công cuồng dã từ sau lưng, Tư Hồng Khuynh Yến không nhịn được ngẩng cao cần cổ thiên nga.

Nàng khó mà kiềm chế phát ra một tiếng kêu to vô cùng quyến rũ.

Cùng lúc đó, bên ngoài hành cung bạch cốt, đại chiến chính ma say sưa.

Cát vàng cuồn cuộn che đậy tầm mắt, mặt đất vốn khá kiên cố, lại không ngừng lưu chuyển như dòng nước.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ được rất nhiều sư trưởng chính đạo che chở, cuối cùng chống đỡ vô số thuật pháp, nguyền rủa, mũi tên, rút về bên trên pháp bảo mây trắng.

Pháp bảo mây trắng lập tức sáng lên từng đạo trận văn, tản ra dư chấn mạnh mẽ, mở ra cấm chế bảo vệ hai người.

Sau khi không cần quá lo lắng sự an toàn của hai hậu bối, cuối cùng một phương chính đạo đã có thể toàn lực ra tay, dần chiếm cứ ưu thế.

Thấy thế, Đại Phù Đồ lệnh trong thạch tháp nhướn mày, lần này bên chính đạo có quá nhiều người tới!

Tu sĩ cấp cao ở chiến trường chính, gần như đến hơn phân nửa.

So sánh ra, phần lớn chủ lực của Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo đều ở trên chiến trường Cửu Nghi sơn.

Còn bên Trọng Minh tông, đến bây giờ chỉ có một vị Tông Chủ phu nhân xuất hiện, lại còn chậm chạp không ra tay!

Nghĩ đến đây, Đại Phù Đồ lệnh đang muốn mở miệng mời Tư Hồng Khuynh Yến ra tay trợ trận, lại nghe bên trong hành cung bạch cốt đột nhiên truyền ra tiếng quát to tức giận của Tư Hồng Khuynh Yến: "Bùi Lăng! Ngươi dám!"

Bẩm sinh nàng đã có giọng nói vô cùng quyến rũ, lúc này lại ôm theo lửa giận vô tận, dường như đang gặp việc cực kỳ đáng giận.

Dưới sự gia trì của trận pháp, cho dù bây giờ trong tầm mắt đều hóa thành chiến trường hừng hực, vẫn vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người.

Tất cả tu sĩ có mặt đều khẽ giật mình.

Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông và Thánh Tử Trọng Minh tông xảy ra xung đột?

Hơn nữa, cố ý bố trí trận pháp như vậy, để tất cả mọi người nghe được là có ý gì?

Ngay sau đó, lại nghe thấy giọng của Tư Hồng Khuynh Yến tiếp tục vang lên: " Bùi Lăng! Ngươi làm cái gì? ! Bản cung là Tông Chủ phu nhân, chính thê kết tóc của Tông Chủ Trọng Minh tông!"

"Ngươi chỉ là một đệ tử, cũng dám hết lần này đến lần khác làm nhục ta? !"

"Thật sự tưởng ngươi là Thánh Tử thì ta không thể xử trí ngươi sao? !"

"Nếu việc này bị Tông Chủ biết... Chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"

"Ngươi... A... Bây giờ ngươi thu tay lại, còn kịp... Kịp... A...

"A... A... A a... Ù,. A.."

Tiếng động khó nghe xen lẫn tiếng váy áo vỡ vụn, cùng một loạt tiếng động như nhục thể va chạm và xiềng xích va đập vào nhau, quanh quẩn giữa toàn bộ thiên địa.

Ở đây, tất cả tu sĩ dù chính hay ma đều tỏ ra vẻ hoảng sợ, đại chiến dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn.

Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một giọng nói tràn ngập lệ khí và cuồng ngạo cũng truyền ra từ trong hành cung bạch cốt:

"Bị Tông Chủ biết thì đã làm sao? Lúc làm nhiệm vụ chân truyền, ta suýt nữa mất mạng trong tay hắn, ta đã sớm muốn báo thù này!"

"Hiện tại phải đòi lại chút lãi từ trên người phu nhân được hắn cưới hỏi đàng hoàng!"

"Phu nhân đừng trách ta vô lễ, muốn trách thì trách vì sao ngươi lại là thê tử của Tô Ly Kinh!"

"A.. A a, ỨA Cửu Nghi sơn.

Cờ đen bay múa giữa doanh địa đen nghịt.

Hành cung cắm cờ hiệu Trọng Minh tông treo cao giữa không trung.

Trong hành cung, Tô Ly Kinh ngồi trên bảo tọa, quan sát phía dưới.

Dưới thềm son, gia chủ ba nhà đang bẩm báo công việc.

Gia chủ Chẩm Thạch Tô thị Tô Thiên Nhai dẫn đầu tiến lên, vẻ mặt vui mừng nói: "Bẩm Tông Chủ, những ngày qua Tô thị vơ vét của ngụy đạo được tất cả 18691 bình đan dược, sáu vạn cân dược liệu, bốn mươi mốt vạn tấm phù lục thành phẩm, 176 vạn cân vật liệu chế phù... 7327 tòa đan lô..."

"Trong đó, số đan dược cao giai có... Đan dược cực phẩm có..."

"Thiên tài địa bảo..."

"Phù lục cực phẩm..."

"Lò luyện đan đỉnh cấp...

Nửa ngày sau, hắn ta mới báo cáo xong tất cả thu hoạch, hành lễ cáo lui.

Người tiếp theo tiến lên là gia chủ Phù Quang Tư Hồng thị: 'Bẩm Tông Chủ, Tư Hồng thị nhận lệnh thu thập pháp bảo, yêu thú, cho đến tận nay, có 793 kiện pháp bảo, trong đó 564 kiện pháp bảo cấp thấp, pháp bảo trung giai... Pháp bảo cao giai... Pháp bảo đặc thù...

"Về phần yêu thú, tổng cộng là...

"Yêu thú Kết Đan kỳ trở xuống là... Yêu thú Nguyên Anh kỳ... Một yêu thú Nguyên Anh trở lên..."

"Ngoài ra còn có mười mấy con yêu thú tu vi cao thấp không đều, đều có huyết mạch Thanh Yếu sơn..."

Chương 1337: Đang đấu pháp với người ta... (1)

"Còn kiếm được mấy Nhân tộc thể chất đặc thù...

Cuối cùng là gia chủ Cửu A Lệ thị Lệ Vô Cữu, khuôn mặt hắn ta luôn lạnh lùng, lúc này cũng hơi dịu đi: "Bẩm Tông Chủ, Lệ thị phụng mệnh theo Luân Hồi tháp công thành chiếm đất, hai ngày nay vì Đại Phù Đồ lệnh phân phó tạm hoãn thế công, tiền tuyến vẫn đang chỉnh đốn."

"Lệ thị nhân lúc minh hữu nghỉ ngơi, giúp đỡ đồng đạo kiểm tra các nơi, để tránh có cá lọt lưới, cũng có thu hoạch."

"Tổng cộng đan dược... Thiên tài địa bảo... Linh thạch... Pháp bảo... Yêu thú... Phù lục..."

"Ngoài ra còn phát hiện mười mấy tên tu sĩ thể chất đặc thù, đã đánh lên Nô Ấn, đưa vào khố phòng"

Tô Ly Kinh vừa nghe vừa khẽ gật đầu, không tệ!

Lần này nhờ có phu nhân sớm truyền đến tin tức, cho hắn ta biết tin tức nội địa Luân Hồi tháp bị tập kích, chưa nói đến Thánh tông bắt lấy chiến cơ, đánh ngụy đạo một cái không kịp trở tay, còn nhân cơ hội đạt được rất nhiều tài nguyên từ trên địa bàn của miinh hữu!

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Tô Thiên Nhai và gia chủ Tư Hồng thị đều mở miệng nói: "Lần này Thánh tông thu hoạch được rất nhiều, so với việc qua lại mua bán với các tông, lợi nhuận lớn hơn nhiều. Chủ yếu nhất là, hai ngày nay đệ tử dưới trướng gần như không hao tổn"

"Thắng lớn như thế, đều do Tông Chủ có phương pháp chỉ huy."

"Tông Chủ trí dũng vô song, văn tài võ đức, thật sự là may mắn của Thánh tông."

Tô Ly Kinh nghe vậy lại vung tay áo, bình tĩnh nói: "Tin chiến thắng lần này, có một nửa công lao của phu nhân, không phải tất cả đều là công của bản tọa."

Tô Thiên Nhai nghe lời này, lập tức nói: "Làm phiền phu nhân ở tông môn xa xôi, còn phải quan tâm tiền tuyến."

Gia chủ Tư Hồng thị lại ngẩn ngơ, tình báo quan trọng như thế, vì sao Tư Hồng Khuynh Yến chỉ nói cho Tông Chủ, hoàn toàn không lộ ra đôi câu vài lời với mình?

Thế nhưng, nếu là công lao của Tư Hồng Khuynh Yến, vậy Tư Hồng thị cũng có vinh dự.

Nghĩ tới đây, gia chủ Tư Hồng thị lập tức nói: "Phu nhân là thê tử của Tông Chủ, như một thể với Tông Chủ. Công của phu nhân cũng là công của Tông Chủ."

Lúc này, Tô Ly Kinh nhìn Lệ Vô Cữu vẫn luôn im lặng, đưa tay ngăn cản lời khen của Tô Thiên Nhai và gia chủ Tư Hồng thị, từ tốn nói: "Gần đây có tin đồn, Thánh Tử đang hoành hành ở Hàn Âm Kiếm tông, đã liên tục tàn sát rất nhiều thành trì, còn góp nhặt không ít nữ thi phàm nhân tư chất xuất sắc dùng để thải bổ?"

Nghe vậy, sắc mặt Lệ Vô Cữu hơi thay đổi, chợt quyết đoán lắc đầu nói: "Tuyệt đối không có việc này! Vì công tích trước đó của Thánh Tử, nay đang bị năm tông ngụy đạo truy nã, Hàn Âm Kiếm tông có sát tâm nặng nhất trong năm tông, đối xử với Thánh đạo chúng ta tàn bạo nhất, Thánh Tử là thiên kim chi tử, vô cùng cẩn thận, sao có thể đến Hàn Ảm Kiếm tông?"

Thấy thế, Tô Ly Kinh hơi híp mắt lại, lập tức nói: "Bản tọa cũng không có ý trách tội, chỉ là Thánh Tử có thân phận cao quý, tiền đồ vô lượng, sự an toàn của hắn liên quan đến tương lai Thánh tông ta, không thể khinh thường!"

Sau đó, Tô Ly Kinh lại nói mấy câu nói mang tính hình thức, chợt thể hiện ra ý muốn tiễn khách.

Chờ ba tên gia chủ nối đuôi nhau rời đi, trong quảng điện chỉ còn lại một mình Tô Ly Kinh.

Vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt, tâm niệm vừa động, nhanh chóng truyền âm cho thuộc hạ tâm phúc: "Hàn Ảm Kiếm tông, trong vòng ba ngày bản tọa muốn nhìn thấy đầu Bùi Lăng!"

Thuộc hạ trầm giọng đáp: "Tuân mệnh!"

Truyền âm kết thúc, Tô Ly Kinh híp mắt nhanh chóng tính toán.

Bây giờ chủ lực Hàn Ẩm Kiếm tông đều đi Luân Hồi tháp. Trừ khi Bùi Lăng trực tiếp trốn vào sơn môn Hàn Âm Kiếm tông, nếu không lần này đối phương nhất định chắp cánh khó thoát!

Sau khi xác định sắp xếp của mình không có sơ hở nào, Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, lần này có thể có thành quả phong phú như thế, không thể bỏ qua công lao của Tư Hồng Khuynh Yến.

Dù xuất phát từ khí chất Tông Chủ một tông, hay lung lạc chính thê này đừng có gây chuyện cho mình, hiện tại hắn ta cũng muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho đối phương...

Trước tiên truyền tin hỏi một chút, gần đây đối phương có thiếu đồng nam đồng nữ tu luyện huyết đạo hay không...

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh lập tức lấy ra trường quyển màu nâu nhạt, trên đó không có một chữ nào, nhìn kỹ lại chỉ có vô số tơ máu nhỏ bé tràn ngập di chuyển, chậm rãi nhúc nhích.

Đây là Linh Tê chỉ, hắn ta và Tư Hồng Khuynh Yến mỗi người giữ một phần, bất kỳ một bên nào viết lên trên, một phần Linh Tê chỉ sẽ lập tức hiện ra chữ viết giống như đúc.

Lúc này, Tô Ly Kinh bày ra giấy bút nghiên mực, tự mình ra tay mài mực xong, khép tay áo nâng bút, bắt đầu viết trên Linh Tê chỉ...

Địa giới Luân Hồi tháp.

Hành cung bạch cốt.

Trong chính điện, cả phòng đầy cảnh xuân.

Thân thể trắng như tuyết quấn quanh như rắn, tiếng nhục thể va chạm vào nhau theo đó là tiếng động lồng đứng lay động, vang lên có tiết tấu Lúc này, Bùi Lăng còn không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, Tư Hồng Khuynh Yến lại không ngừng thở dốc kêu rên, không nói nổi một câu đầy đủ, căn bản không thể cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì.

Chương 1338: Đang đấu pháp với người ta... (2)

hơi thở dồn dập, tiếng lắc lư của lồng đứng dần mạnh hơn, gai sắt không ngừng để lại từng dấu vết đỏ thẫm trên da thịt tuyết trắng của Tư Hồng Khuynh Yến...

Máu tươi chảy qua da thịt như mỡ đông khiến dòng máu của người ta sôi sục.

Ngay lúc Bùi Lăng càng ngày càng không chút kiêng dè, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên nhận ra điều gì đó, tâm niệm vừa động, một hốc tối cách đó không xa tự động mở ra, một trưởng quyển màu nâu nhạt bay ra, lơ lửng giữa không trung, từ từ mở ra.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, lập tức truyền âm hỏi:

"Đây là cái gì?"

Tư Hồng Khuynh Yến " a, a" hai tiếng, lúc này mới thở dốc trả lời:

"Tha... Tha cho bản cung... Bản cung... Bản cũng sẽ nói cho ngươi hết... Đây, đây là Linh Tê chỉ... Thứ mà phu quân Tô Ly Kinh đang truyền tin cho bản cung..."

Tô Ly Kinh!

Bùi Lăng lập tức giật mình, lúc này Tô Ly Kinh lại truyền tin cho Tư Hồng Khuynh Yến, chẳng lẽ đã phát hiện cái gì...

Ngay lúc hắn đang do dự có nên lập tức trốn chạy hay không, đã thấy trên Linh Tê chỉ đột nhiên hiện ra một hàng lại một hàng chữ: "Làm phiền phu nhân nhắc nhở, bây giờ tình hình chiến đấu vô cùng thuận lợi, Thánh tông thu được rất nhiều"

"Không biết tình hình gần đây của phu nhân như thế nào? Có cần đồng nam đồng nữ thượng phẩm hay không?"

Tô Ly Kinh còn đang ở trên chiến trường Cửu Nghi sơn?

Bùi Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vô thức tăng thêm mấy phần sức lực.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức phát ra hai tiếng nghẹn ngào không chịu nổi.

Chỉ nghe Bùi Lăng phân phó: "Nói cho hắn biết, không cần!"

Tư Hồng Khuynh Yến dùng sức thở dốc một trận, đang muốn làm theo, chợt dừng lại, vẻ mặt tức giận nói: "Làm càn! Bản... Bản cung... Truyền tin với phu quân là chuyện hiển nhiên! Ngươi chỉ là một đệ tử, có tư cách gì khoa tay múa chân? !"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu ra ý của Tư Hồng Khuynh Yến, đối phương đang ngại không đủ kích thích!

Thế là hắn lập tức nghiêm nghị quát lớn: "Phu nhân cái gì! Chỉ có lúc ngươi đối mặt với Tô Ly Kinh mới là phu nhân."

"Hiện tại ngươi là lô đỉnh của bản Thánh Tử, phải làm theo lời của bản Thánh Tử!"

Nói xong, Bùi Lăng vỗ mạnh một cái vào cặp mông trắng như tuyết của Tư Hồng Khuynh Yến.

" A... A... Bản... Bản cung..." Tư Hồng Khuynh Yến lập tức không còn chút tức giận nào, mở miệng mềm mại nói, "Bản cung biết rồi... Chủ... Chủ nhân..."

Nói xong, nàng tâm niệm vừa động, trên Linh Tê chỉ lập tức hiện ra hai chữ: "Không cần."

Không lâu sau, trên giấy lại hiện ra một hàng chữ: "Trong thu hoạch lần này, phu nhân đã lập xuống đại công, có muốn lễ vật gì không?"

Thấy thế, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, hai gò má nàng đỏ hồng, trong ánh mắt đây hơi nước, cả người như không có xương cốt, mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, nếu không có lồng đứng giữ lại, dường như cũng có thể hóa thành một dòng xuân thủy bất cứ lúc nào.

Bùi Lăng cũng không khách sáo, hai tay tùy ý di chuyển ở trên người nàng, thô bạo phân phó: "Cứ tùy ý!"

Lần này Tư Hồng Khuynh Yến không có bất kỳ phản kháng gì, mà rất thuận theo viết xuống trên Linh Tê chỉ...

Nhưng lúc này trên giấy lại hiện ra một hàng chữ: "Đúng rồi, phát hiện tung tích của Bùi Lăng ở cảnh nội Hàn Ảm Kiếm tông, bản tọa đã sai người tiến về chặn giết."

Bùi Lăng khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng đây là có chuyện gì, chỉ thấy Tư Hồng Khuynh Yến đã rất tức giận viết xuống: "Giết! Nhất định phải giết! Nhất định phải giết tên khốn phạm thượng, không có chút quy củ này! Hai lần trước hắn thải bổ bản cung chết đi sống lại, thật sự tội không thể tha..."

Không đợi Tư Hồng Khuynh Yến viết xong, trên giấy lại xuất hiện chữ của Tô Ly Kinh: "Phu nhân, vì sao lúc này chữ viết của ngươi lại viết ngoáy?"

Tư Hồng Khuynh Yến thở hồng hộc viết: "Hiện tại bản cung đang đấu pháp với người ta..."

Cửu Nghi sơn.

Trong hành cung.

Tô Ly Kinh nhìn chữ viết như gà bới của Tư Hồng Khuynh Yến ở trên Linh Tê chỉ, gần như khó mà phân biệt chữ viết, nhướn mày, lập tức viết: "Đấu pháp với ai?"

Không lâu sau, chỉ thấy Linh Tê chỉ lại hiện ra chữ viết ngoáy:

"Hắn lại giết qua rồi, trước tiên thế đã, bản cung muốn chuyên tâm chiến đấu..."

Thấy thế, Tô Ly Kinh hơi ngạc nhiên, vốn định nghe ngóng một chút tình huống, nhưng thấy hình như tình hình chiến đấu bên phu rất dữ dội, lại không tiện nói nữa khiến đối phương phân tâm.

Thế là hắn ta nhanh chóng viết: "Vậy ngươi chuyên tâm đấu pháp đi"

Kết thúc truyền tin, Tô Ly Kinh thu hồi Linh Tê chỉ, hơi trầm ngâm, chợt quyết định tận dụng thời cơ, phải nhân lúc phòng ngự ngụy đạo yếu kém để tiếp tục gia tăng thế công, tranh thủ mò được càng nhiều tài nguyên linh thạch!

Bên cạnh Vĩnh Dạ hoang mạc, địa giới Luân Hồi tháp.

Đại chiến dừng lại một cách quỷ dị, hai đạo chính ma đều khiếp sợ nhìn qua hành cung bạch cốt, một lúc lâu sau mới tinh táo lại.

Ma đầu!

Ma đầu xưa nay chưa từng có!

Lúc vừa bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng trận pháp đột nhiên khuếch đại âm thanh là do Tư Hồng Khuynh Yến gây ra. Dù sao, mọi người đều biết toà hành cung bạch cốt này là đồ thay đi bộ của Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông. Tư Hồng Khuynh Yến luyện hóa đã lâu, không có lý do gì lại giao quyền thao túng nó cho những người khác.

Chương 1339: Độ Ách uyên

Hơn nữa, lấy tu vi và thực lực của Tư Hồng Khuynh Yến, Bùi Lăng là một Thánh Tử cũng tuyệt đối không thể động tay động chân ngay trước mắt nàng.

Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng hành động lần này là ý của Bùi Lãng!

Đối phương đang cố ý muốn để tất cả mọi người nhìn được nghe được toàn bộ quá trình mình chinh phục chính thê Tô Ly Kinh!

Hay cho một Bùi Lãng!

Hay cho một Thánh Tử Trọng Minh tông!

Vì báo thù riêng, ngay cả Tông Chủ phu nhân bản môn cũng không buông tha, ngay cả thanh danh cơ nghiệp vạn thế của Trọng Minh tông cũng không để ý!

Ma tính sâu nặng, làm liều tàn bạo như thế, ngay cả Vô Thủy sơn trang được công nhận là hạng nhất ma đạo cũng cảm thấy mặc cảm!

Đợi một thời gian, chắc chắn trở thành họa lớn của phương thế giới này.

Nữ kiếm tu áo bào vàng nhạt kia cau mày, vành tai đỏ bừng, giọng nói hàm chứa sự tức giận quát lên: "Gian phu dâm phụ, bẩn tai mắt người ta!"

Còn chưa nói hết câu, nàng đưa một ngón tay ra, phi kiếm bản mệnh đột nhiên chém xuống, ba ngàn kiếm khí bỗng dưng hiện ra chém xuống hành cung bạch cốt.

Oanh!

Trận pháp phòng ngự của hành cung bạch cốt tự phát vận chuyển, vô số phù văn lấp lóe, đỡ được một kích này của nữ tu.

Dường như nhận ra mình trở thành mục tiêu công kích, hành cung không hề do dự chút nào, lập tức bỏ chạy về nơi xa.

Cùng lúc đó, giọng nói bên trong hành cung còn đang bị trận pháp khuếch đại tiếng động gia trì, lục tục truyền ra...

"Làm càn! Bản... Bản cung... Truyền tin với phu quân là chuyện hiển nhiên! Ngươi chỉ là một đệ tử, có tư cách gì khoa tay múa chân? !"

"Phu nhân cái gì! Chỉ có lúc ngươi đối mặt với Tô Ly Kinh mới là phu nhân"

"Hiện tại ngươi là lô đỉnh của bản Thánh Tử, phải làm theo lời của bản Thánh Tử!"

"A... A... Bản... Bản cung... Bản cung biết rồi... Chủ... Chủ nhân..."

Cho đến khi hành cung bạch cốt biến mất trong phạm vi tầm mắt, tu sĩ có mặt dù là chính hay ma vẫn còn cảm giác như nằm mơ.

Thế nhưng, lần này tu sĩ năm tông đến đây đều có tu vi cảnh giới không kém, dù trên quãng đường này đã gặp qua không ít sóng gió. Trải qua sự ngạc nhiên ngắn ngủi, đều rối rít lấy lại tinh thần.

Đại Phù Đồ lệnh trầm giọng phân phó: "Giết! Hôm nay dù như thế nào, đều phải giết Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ!"

"Cái gọi là thiên kiêu cũng chỉ như đạo tặc của thế giới, hắn tồn tại một ngày, sẽ khiến phương thiên địa này không chịu nổi."

"Giết hai người này như đồ trăm thành ngụy đạo!"

Khuôn mặt Ngô Ký Tương lạnh băng, lạnh giọng nói: "Bảo vệ hai tiểu bối, chúng ta đi! Lần này đến đây là vì tiếp ứng bọn họ.

Không cần để ý thắng thua... Ma đạo hung tàn xảo trá, đổi trắng thay đen, tranh miệng lưỡi chỉ vô ích, đi!"

rầm rầm rầm...

Ánh sáng lấp lóe, thuật pháp đánh vào nhau, vừa nãy trong đại mạc còn yên tĩnh, nay lại bộc phát ra đại chiến kinh thiên động địa.

Sau mười ngày mười đêm.

Trong một mảnh đất hoang không người, hành cung bạch cốt đã dừng lại ở đây nhiều ngày.

Trong hành cung, quảng điện.

Dưới thềm son, Ngọc Tuyết Chiếu vụng trộm giật giật, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế không dễ nhận ra, nàng "hôn mê" đến mức đã sắp tê chân...

Lúc này Cầu chủ nhân của nàng đang khí thế to lớn ngồi trên bảo tọa vốn thuộc về Tư Hồng Khuynh Yến, cánh tay mở ra, một trái một phải ôm hai tên nữ tử quyến rũ tận xương, quần áo mờ nhạt, khuôn mặt nàng không hề khác với Tư Hồng Khuynh Yến, chính là hai cỗ hóa thân của Tư Hồng Khuynh Yến.

Bản thể của Tư Hồng Khuynh Yến thì dạng chân ngồi trên đầu gối hắn, yếu đuối không xương quấn quanh ở trên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, ấm áp mềm mại dựa sát vào lồng ngực Bùi Lăng, hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ lấp lánh nước, đang vô cùng quyến rũ cố hết sức hầu hạ.

Loại cách chơi này là Bùi Lăng có được từ bên Thiên Sinh giáo.

Mấy ngày trước, hắn chỉ hơi nhắc một câu, kết quả Tư Hồng Khuynh Yến ngoài miệng phản kháng kịch liệt, nhưng thân thể lại rất phối hợp phân ra hai bộ hóa thân...

"Độ Ách uyên... Xác định chỗ này an toàn? Ngay cả Tô Ly Kinh cũng không thể chạm đến?" Hai tay Bùi Lăng không chút kiêng dè nhào nặn trên người hai hóa thân của Tư Hồng Khuynh Yến, đột nhiên hỏi.

Hai bộ hóa thân mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt xấu hổ giận dữ muốn phản kháng nhưng trong lòng còn kiêng dè, khẽ cắn môi son, thân thể mềm mại khẽ run.

Nghe vậy, hóa thân bên trái lập tức trả lời: "A... Ngươi... Nghiệt súc này... Nhẹ chút..."

"Độ Ách uyên... Là nơi năm tông ngụy đạo dùng để giam giữ loại người vô cùng ác độc đã phạm phải tội lớn ngập trời, lại vì đủ loại nguyên nhân không tiện chém giết."

"A... Bên trong... Bên trong nhiều... Lại... Lại không phải người trong Thánh đạo ta."

"Mà, mà là người ngụy đạo bọn họ, trong lòng lại hướng về Thánh đạo ta..."

"Ngoài ra còn có rất nhiều... A... Rất nhiều dị tộc! Cùng... Một vài tán tu...

Trải qua lời nói đứt quãng của hóa thân, Bùi Lăng hiểu đại khái tình huống trong Độ Ách uyên.

Nói một cách đơn giản, Độ Ách uyên là ngục giam đặc thù do năm tông chính đạo hợp lực chế tạo.

Trong ngục giam này, những phạm nhân bị giam giữ không chỉ tội ác và tu vi, chủ yếu nhất là thân phận cực kỳ nhạy cảm.

Chương 1340: Khải hoàn trở về (1)

Ví dụ như, một vài người vốn là trưởng giả đức cao vọng trọng của năm tông, thậm chí là công thần lập xuống công lao hiển hách, lại vì nhiều lý do mà rơi vào ma đạo, hoặc là nhất thời phạm sai lầm tạo thành sai lầm lớn.

Với đủ loại nguyên nhân, chắc chắn không thể thả những người này ra ngoài, lại khó mà ra tay giết sạch.

Cuối cùng, năm tông chính đạo tạo ra Độ Ách uyên, giam giữ bọn họ ở bên trong để ngăn cách.

Ngoại trừ một vài phạm nhân có quan hệ sâu xa với năm tông, trong Độ Ách uyên cũng có khá nhiều dị tộc. Những dị tộc này thường cũng có thân phận đặc thù, có mối liên hệ rất sâu với năm tông.

Ngoài ra là một vài tán tu.

Phần lớn loại tán tu này đều có tài năng đặc thù hơi giống với Nghi Âm tiên tử, thuộc về hậu tự cao tầng năm tông, nhân duyên trùng hợp bị cầm tù trong Độ Ách uyên.

Số ít nhất là ma tu.

Chính đạo chưa từng nương tay với ma tu, phần lớn ma tu bị bắt lại, thứ chờ đợi bọn họ đều là thanh toán nợ máu, chém giết ngay tại chỗ.

Nhưng cũng có một phần ma tu được đối xử đặc biệt, bị giam giữ trong Độ Ách uyên chứ không giết.

Nói tóm lại, Độ Ách uyên thuộc về cấm kỵ trong năm tông chính đạo, ngoại trừ cao tầng ra thì rất nhiều chân truyền đệ tử cũng chưa từng nghe nói.

Năm tông rất coi trọng toà ngục giam đặc thù này, quản thúc nghiêm ngặt gần như là hà khắc.

Nếu Bùi Lăng trốn vào Độ Ách uyên, chỉ sợ Tô Ly Kinh nghĩ cũng không nghĩ ra, chứ đừng nói là ra tay với hắn.

Vốn Độ Ách uyên đề phòng nghiêm ngặt, nếu không phải cao tầng nòng cốt của năm tông, dù là chân truyền đệ tử cũng không thể đặt chân đến.

Nhưng bây giờ, đại chiến thảo ngụy bắt đầu, chiến sự giằng co, ngụy đạo vì che chở lê dân dưới sự quản lý, không thể không điều tu sĩ cấp cao đi cứu giúp khắp nơi.

Rõ ràng phòng vệ của Độ Ách uyên đã lơi lỏng hơn nhiều.

Điểm này đã được xác nhận từ trên người Tư Hồng Diệu Ly:

Nàng phụng mệnh đến gần Độ Ách uyên, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể lừa dối qua ải.

Vẫn là trước đây không lâu, đại chiến thảo ngụy bộc phát, Độ Ách uyên thiếu người để Tư Hồng thị nhân cơ hội này, nghĩ cách để Tư Hồng Diệu Ly trà trộn vào trong đó, thậm chí còn đảm nhiệm vị trí "Trượng Trực".

Có kinh nghiệm của Tư Hồng Diệu Ly, hơn nữa đối phương giúp đỡ, việc Bùi Lăng trà trộn vào tuyệt đối không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Nghe đến đây, Bùi Lăng mới biết được, nhiệm vụ mà Chu Diệu Ly, không, nên gọi là Tư Hồng Diệu Ly đang chấp hành là âm thầm tràn trộn vào Độ Ách uyên của chính đạo...

Suy nghĩ đảo quanh, hắn tò mò hỏi: "Tư Hồng Diệu Ly trà trộn vào Độ Ách uyên, có mục đích gì?"

Hóa thân phía bên phải lập tức nghiêm nghị nói: "Đây là cơ mật cực lớn của Tư Hồng thị ta, sao có thể nói với nghiệt súc nhà ngươi"

Bùi Lăng đã sớm hiểu rõ trò xiếc của Tư Hồng Khuynh Yến, lúc này lại dùng sức một hồi.

Hai bộ hóa thân của Tư Hồng Khuynh Yến lập tức mềm nhũn, gần như hóa thành hai vũng xuân thủy ngay tại chỗ, không lâu sau hóa thân bên trái liên tục cầu xin tha thứ, nói: "Trước kia Tư Hồng thị có một vị thiên kiêu đỉnh tiêm bị giam giữ trong Độ Ách uyên"

"Bây giờ Tư Hồng thị không người kế tục, muốn cứu hắn ra..."

"Mặc dù đã vô vọng với vị trí Thánh Nữ Thánh Tử, nhưng không thể chỉ có một mình Tư Hồng Diệu Ly là chân truyền..."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Sau khi tiến vào, phải thoát thân thế nào?"

"Hơn nữa, hiện tại thủ vệ Độ Ách uyên lơi lỏng, nếu qua ít ngày đại chiến kết thúc, chẳng phải vừa lúc bị bắt rùa trong hũ?"

Hóa thân phía bên phải sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ mắng:

"Nghiệt súc... Nghiệt súc nhà ngươi... Đại, đại chiến thảo ngụy, tuyệt đối không thể tuỳ tiện kết thúc trong thời gian ngắn..."

"Tô... Tô Ly Kinh và gia chủ ba nhà đều đã bàn bạc xong... A... Lần đại chiến này... Không, dù như thế nào... Cũng phải đánh ít nhất ba trăm năm! Trước khi Thánh tông kiếm được đây bồn đây bát...

Đại chiến... Tuyệt đối không dừng lại..."

"Ba trăm năm... Khi đó Tô Ly Kinh đã sớm thoái vị, Thánh Nữ nhận vị cũng tốt, ngươi... Nghiệt súc nhà ngươi lên ngôi cũng được, Tô Ly Kinh... A... Tô Ly Kinh lại... Sao có thể gây... Gây bất lợi cho nghiệt súc nhà ngươi?"

"A... Còn nói rời khỏi Độ Ách uyên... Ngụy đạo... Ngụy đạo ra vẻ đạo mạo... Dối trá đến cực điểm..."

"Trong Độ Ách... Độ Ách uyên có, có một... Quy tắc... Nói là chỉ cần thật lòng muốn hối cải để làm người mới... Lại thông qua thử thách do năm tông liên thủ đặt ra... Là, là có thể... Khôi, khôi phục tự do..."

"Loại cơ hội này... Mỗi sinh linh trong vực sâu... Chỉ... Chỉ có một cơ hội..."

"Thế nhưng... Đây... Đây là nói miệng vậy thôi... Cho đến bây giờ...

Còn chưa có... Còn chưa có sinh linh nào bị giam giữ... Có thể thật sự thoát khỏi đó... A..."

"A... Nhưng... Nhưng ngươi... Nghiệt súc nhà người... Đã... Đã nắm giữ một trong những thuật pháp khó tu luyện nhất của Thánh tông, [Ngũ Quỹ Thiên La Độn]...

"Cộng thêm, cộng thêm Tư Hồng Diệu Ly phối hợp... Đến lúc đó...

Muốn, muốn rời... Rời khỏi Độ Ách uyên, tuyệt đối không phải việc khó..."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, âm thầm trầm ngâm.

Hắn vốn định tiếp tục trốn tránh ở Thiên Sinh giáo, nhưng trong hành trình Vĩnh Dạ hoang mạc lần này, Thiếu giáo chủ Kê Trường Phù vẫn lạc, hai tên chân truyền đồng hành là Quy Hoành Thu và Sở Ma cũng thân tử đạo tiêu.

Chương 1341: Khải hoàn trở về (2)

Nghĩ cũng biết, nếu thân phận Khang Thiếu Dận này còn sống, thứ chờ đợi hắn chắc chắn là sự kiểm tra cẩn thận của rất nhiều cao tầng Thiên Sinh giáo, nhất là Giáo Chủ.

Cho dù hiệu quả của [Thực Nhật bí lục] có tốt, Thiên Sinh giáo cũng không phải đồ đần.

Hiện tại lại đi Thiên Sinh giáo, chỉ sợ trình độ nguy hiểm không thua gì trở về Trọng Minh tông.

Bởi vậy, hắn nhất định phải đổi một nơi càng an toàn hơn để cẩu.

Khoảng thời gian trước, Lệ thị từng nhắc nhở hắn, đừng đến năm tông chính đạo.

Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không định lấy tính mạng của mình để mạo hiểm.

Về phần một phương Ma môn, ngoại trừ Trọng Minh tông và Thiên Sinh giáo, chỉ có Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang có thể lựa chọn.

Nhưng Bùi Lăng hoàn toàn không biết tình huống nội bộ của hai Ma môn này.

Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó...

Có khả năng hai đại Ma môn này còn nguy hiểm hơn bốn khu vực nguy hiểm!

Lúc đầu, nếu không phải gặp Tông Chủ phu nhân, hắn cũng định mạo hiểm liên hệ với Lệ thị... Nhưng bây giờ, Tư Hồng Khuynh Yến nói cho hắn biết nơi này, nếu tiếp theo không có lựa chọn khác tốt hơn, hắn có thể trọng điểm điều tra Độ Ách uyên này một chút, nếu có đủ tự tin, ngược lại không thể bỏ qua chỗ ẩn thân cực tốt này.

Hiện tại quan trọng nhất là, Bùi Lăng chỉ cần có một nơi an toàn, có thể ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn.

Đến lúc đó, hắn cũng không cần trốn tránh Tông Chủ Tô Ly Kinh...

Đương nhiên, lần này không thể dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đến đó, nếu không rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta muốn đến Thanh Yếu sơn trước."

"Ừm... A... A a.." Ánh mắt Tư Hồng Khuynh Yến mê ly, mười ngón siết chặt lại, một lúc lâu sau mới hòa hoãn lại, vừa nghênh hợp Bùi Lăng vừa điều khiển hành cung bạch cốt bay về phía Thanh Yếu sơn...

Mấy ngày sau, trên khoảng không một khu rừng núi hoang vắng, hư không phá vỡ, hành cung bạch cốt chậm rãi na di ra.

Cấm chế hành cung mở ra một khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngọc Tuyết Chiếu trực tiếp bị ném ra từ đó.

Không đợi nàng rơi xuống đất, hành cung loé lên một cái, đã biến mất không thấy gì nữa.

Ngọc Tuyết Chiếu còn ở giữa không trung thấy cảnh này, vội vàng điều chỉnh thân hình: "phanh" một tiếng rơi vào mặt đất.

Trên một bãi cỏ xốp mềm lập tức xuất hiện một cái hố to.

Một lát sau, Ngọc Tuyết Chiếu mặt đỏ tới mang tai leo ra từ đáy hố, cắn răng nói: "Cầu chủ nhân! Chết không yên lành! !"

Đang mắng Bùi Lăng, đánh giá xung quanh chợt phát hiện nơi đây đã là dư mạch Thanh Yếu sơn, thoáng chốc sắc mặt vui mừng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, lập tức thi triển độn pháp, dùng tốc độ cao nhất lao tới Thanh Yếu sơn...

Cửu Nghi sơn.

Bên ngoài đại trận hộ sơn không ngừng truyền đến thuật pháp, phù lục, khôi lỗi, oan hồn, thi quỷ, nguyền rủa... Ánh sáng và động tĩnh.

Trong núi vẫn tươi tốt xanh thẳm, dày đặc um tùm.

Lúc một thác nước buông xuống nơi non xanh nước biếc, hơi nước đập vào mặt gột rửa bụi bặm.

Thiên Thần phong.

Đám người Ngô Ký Tương phong trần mệt mỏi, sắc mặt rã rời, rất nhiều tu sĩ cấp cao khí tức hỗn loạn, vạt áo nhuốm máu, hiển nhiên đã bị thương không nhe.

Chỉ có điều, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cực kỳ phấn chấn!

Trong trận đại chiến này, mặc dù bọn họ gần như đều bị thương, thậm chí mấy tu sĩ cấp cao như Phó Đạo Huyến và Yến Tê thành còn vì yểm hộ đám người rút lui, tự bạo pháp bảo bản mệnh, tổn hại căn cơ, có thể nói tổn thất nặng nề nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá!

"Các vị đạo hữu, tình huống như thế nào?" Dù tu sĩ cấp cao của Cửu Nghi sơn và Tố Chân Thiên ở lại nơi đây, nhưng trong lòng cũng rất quan tâm.

Lúc này rối rít đến đây nghênh đón, vừa gặp mặt đã thấy tình hình này, đầu tiên là giật mình nhưng thấy rõ vẻ mừng rỡ không che giấu được trên mặt mỗi người, lập tức hiểu rõ, thế là vẻ mặt nghiêm nghị cũng thả lỏng, mỉm cười nói: "Xem ra chuyến này chư vị đã khải hoàn trở về, chúc mừng! Chúc mừng!"

Nói xong, chắp tay chúc mừng.

Khóe mắt đuôi lông mày Ngô Ký Tương đều là ý cười, vội vàng hoàn lễ nói: "Tiểu bối lỗ mãng, suýt nữa mất mạng trong tay ma tu. sở dĩ lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm, đều nhờ chư vị đồng đạo."

"Nếu không phải chư vị ngăn chặn Ma môn, chỉ sợ lần tiếp ứng này càng khó giải quyết."

"Đây là việc thuộc bổn phận, huống chi chiến hỏa vốn ở Cửu Nghi sơn, chư vị đồng đạo khẳng khái gấp rút tiếp viện, tệ tông vô cùng cảm kích..." Khách sáo vài câu, trưởng lão Cửu Nghi sơn không nhịn được hỏi: "Đúng là vạn kiếp Hóa Thần?"

Nghe vậy, Ngô Ký Tương mỉm cười, vô cùng tự tin gật đầu nói:

"Không sai! Người vạn kiếp Hóa Thần là Thái tử tệ triều, Thái tử Việt Cức."

"Tốt!" Rất nhiều tu sĩ cấp cao ở lại canh phòng nghe vậy đều vui mừng, từ trước đến nay năm tông chính đạo quan hệ mật thiết, cùng tiến lùi, Lưu Lam hoàng triều xuất hiện thiên tài vạn thế một lần như thế, mặc dù bọn họ hơi tiếc nuối vì không sinh ra ở tông môn của mình, nhưng cũng không ghen ghét, ngược lại vui mừng nhìn thấy thành quả.

Chương 1342: Nhất định Tô Ly Kinh đã giả vờ không biết

Dù sao, đây có nghĩa là toàn bộ chính đạo đại hưng!

Còn định nói thêm cái gì nữa, lúc này một nữ tu mở miệng nhắc nhở: "Lần này hai hài tử bị thương quá nặng, đến nay chưa tỉnh lại, chúng ta vẫn nên đi vào nói chuyện đi."

Thế là, đám người vội vàng sắp xếp người đưa Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đi cứu chữa, những người khác thì cùng đi vào phòng nghị sự.

Sau khi ngồi xuống, trưởng lão Cửu Nghi sơn hỏi kỹ càng mọi chuyện trong chuyến này.

Ngô Ký Tương khẽ gật đầu, chợt nói: "Lão phu và Phó đạo hữu đi đầu đến bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, lúc đó còn không biết Thái tử độ Hóa Thần kiếp nhưng ma đạo đã có Luân Hồi tháp Thân Đồ lão ma, Thiên Sinh giáo Kê lão ma ở đó, ý muốn mưu đồ làm loạn, lấy lớn hiếp nhỏ..."

Hắn ta nói đại khái chân tướng cụ thể, chỉ có điều không nhắc đến đoạn nhạc đệm hành cung bạch cốt. Dù sao đây cũng không phải việc về vang gì... Đường đường là Thái sư, lại nói luyên thuyên trước mặt mọi người, có phần không ổn.

Nhưng chỉ những lời mà hắn ta nói ra, đã khiến tu sĩ Cửu Nghi sơn và Tố Chân Thiên rất tức giận.

Nữ tu Tố Chân Thiên lập tức trầm mặt nói: "Ma môn thật đáng hận!"

"Nếu không phải lần này tiếp ứng kịp thời, chỉ sợ hai tiểu bối tư chất tuyệt luân đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!"

Vẻ mặt Phó Đạo Huyến vẫn tối tăm, nghe vậy khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Không sai! Ma môn tàn bạo bất nhân, xảo trá vô đạo, còn ở trên đời một ngày, sẽ là họa lớn của phương thế giới này, nhất định phải hoàn toàn diệt trừ bọn họ mới có thể để lộ rõ trời đất sáng sủa."

Nói xong lại nhìn sang Ngô Ký Tương: "Chờ Thái tử quý triều tỉnh lại phải bồi dưỡng thật tốt, lấy căn cơ vạn kiếp Hóa Thần, ngày sau nhất định có thể uy áp một đời."

"Đến lúc đó, nhất định phải để Ma môn trả giá đắt!"

Ngô Ký Tương trịnh trọng chắp tay: "Chờ Thái tử tỉnh lại, chắc chắn sẽ chuyển lời chi tiết."

"Lần này, sở dĩ hai tiểu bối có thể bình an trở về, đều do chư vị liều chết bảo vệ."

"Chính đạo chúng ta đã dạy dỗ, hôm nay hộ đạo cho chúng ta, ngày khác tiểu bối trưởng thành, sẽ hộ đạo cho năm tông ta! Như thế, cơ nghiệp vạn thế, truyền thừa đời đời."

"Chắc chắn không quên ân nghĩa khẳng khái giúp đỡ của chư vị đồng đạo vào ngày hôm nay!"

Tu sĩ Yến Tê thành khẽ lắc đầu, nói: "Đây là việc thuộc bổn phận, không cần trịnh trọng như vậy."

"Tiểu bối không có vấn đề gì thì tốt."

"Vạn thế mới có vạn kiếp Hóa Thần, dù như thế nào cũng phải bảo vệ ổn thỏa."

Nhắc đến vạn kiếp Hóa Thần, tinh thần tất cả mọi người lại chấn động.

Không sai, đây chính là vạn kiếp Hóa Thần vạn thế mới có!

Nghe đồn, chỉ có tổ sư khai sơn chín môn phái lớn, mới có cơ duyên và căn cơ.

Căn cứ vào điển tịch ghi chép của tông môn mình, tổ sư khai sơn chín môn phái lớn không có ai không phải kỳ tài ngút trời, thủ đoạn, lòng dạ, thực lực, khí vận của bọn họ... Có thể nói là như nắng gắt giữa trời, ngoại trừ giữa bọn họ, không ai có thể cùng tranh tài!

Nếu không phải như thế, cũng không thể lập xuống cơ nghiệp chín tông vạn thế không dời.

Chỉ tiếc vạn kiếp Hóa Thần có thể gặp nhưng không thể cầu, từ khi chín vị tổ sư khai sơn mai danh ẩn tích, thiên hạ này đã không còn vạn kiếp Hóa Thần nữa...

Bây giờ cuối cùng đã có một vị Chung Quỳ Việt Cức, sao không khiến rất nhiều tu sĩ cấp cao tinh thần phấn chấn?

Đám người mồm năm miệng mười thảo luận một phen với việc bồi dưỡng Chung Quỳ Việt Cức, mặc dù Lưu Lam hoàng triều đã là tông môn đỉnh phong, tuyệt đối không keo kiệt với Thái tử.

Nhưng trải qua sự hòa giải của Cửu Nghi sơn, Ngô Ký Tương vẫn đồng ý đến lúc đó sẽ đưa Chung Quỳ Việt Cức đến dưới trướng minh hữu dạy bảo, để lấy thừa bù thiếu, dệt hoa trên gấm.

Một lúc lâu sau mới thảo luận xong chi tiết liên quan đến việc dạy bảo Chung Quỳ Việt Cức, lúc này các tu sĩ đến cứu viện mới nhớ tới hỏi: "Những ngày qua, tình huống Cửu Nghi sơn như thế nào?"

"Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo đến Vĩnh Dạ hoang mạc chặn giết tiểu bối." Tu sĩ Cửu Nghi sơn và Tố Chân Thiên nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt đều hơi nghiêm nghị, nói: "Bên Cửu Nghi sơn, những ngày qua hai tông này đều án binh bất động"

"Vô Thủy sơn trang vẫn như cũ"

"Lại là Trọng Minh tông!"

"Hắn nhân cơ hội phòng ngự của chúng ta trống rỗng, đuổi đánh tới cùng, liên tục hạ mấy chục thành, cướp giật vô số!"

"Thậm chí địa bàn mà Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo chiếm cứ, cũng bị bọn họ lấy cớ giúp đỡ minh hữu truy tra thích khách, liên tục vơ vét."

"Cũng may phần lớn phàm nhân cũng đã sớm rút lui, ngoại trừ đủ loại tài nguyên và linh thạch, sinh linh hao tổn không quá nhiều"

"Chỉ là các đệ tử dưới trướng lại vẫn lạc không ít...

"Tô Ly Kinh... Ma đầu kia thật sự đáng hận!"

Nghe thấy Cửu Nghi sơn và Tố Chân Thiên nhắc đến Tông Chủ Trọng Minh tông Tô Ly Kinh, nhất là đối phương nhân lúc mấy ngày nay trắng trợn cướp giật, truy sát con cháu dưới gối ở Cửu Nghi sơn. Người Lưu Lam hoàng triều, Hàn Âm Kiếm tông và Yến Tê thành đều không nhịn được tỏ ra giật mình, lập tức nghĩ đến tình cảnh trước đó ở bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chương 1343: Giận tím mặt (1)

Sau một lát, ba tông kịp phản ứng, người Yến Tê thành lập tức giận dữ nói: "Trọng Minh tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Tô Ly Kinh đường đường là chủ một tông, làm việc quỷ quái bẩn thỉu như thế, quả nhiên vô đạo! Đáng đời phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến ở bên ngoài phóng đãng không chịu nổi, dâm loạn trước mặt mọi người!"

Cửu Nghi sơn và Tố Chân Thiên nghe vậy rất nghi ngờ, vội hỏi:

"Lời này của đạo hữu... Chẳng lẽ trong chuyến đi này của các ngươi còn xảy ra việc khác?"

Một nữ kiếm tu Hàn Ẩm Kiếm tông hừ lạnh một tiếng, chợt giải thích: "Khoảng nửa tháng trước, đôi gian phu dâm phụ Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng và Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông này, công khai yêu đương vụng trộm ngay trước mặt tất cả mọi người chúng ta ở bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, ngôn ngữ khó nghe..."

"Bùi Lăng kia ma tính sâu nặng, đã đến mức kinh người."

"Dù nhìn toàn bộ ma đạo, chỉ sợ cũng trước nay chưa từng có."

"Thế mà dám nói ngay trước mặt mọi người rằng Tư Hồng Khuynh Yến chỉ là phu nhân ở trước mặt Tô Ly Kinh, ở trước mặt hắn là một lô đỉnh..."

"Còn sợ chúng ta không nghe được, lấy trận pháp khuếch đại âm thanh toàn trường..."

Người Yến Tê thành luôn trầm mặc ít nói, nghe đến đây cũng không nhịn được bổ sung: "Cũng không biết Tô Ly Kinh này thật sự không biết, hay giả vờ không biết."

"Phu nhân từng tổ chức đại điển đạo lữ của mình bị một tiểu bối coi là lô đỉnh để thải bổ, hơn nữa còn không phải lần một lần hai, nhiều lần ngay trước mắt bao người, nhưng đến nay không có chút hành động nào, thật sự rộng lượng."

Ngô Ký Tương nghiêm nghị nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng mới lên kia, thật sự ma tính sâu nặng, gan to bằng trời!"

Tu sĩ Cửu Nghi sơn và Tố Chân Thiên nghe vậy vô cùng chấn động, sau khi kịp phản ứng, nữ tu Tố Chân Thiên lấy lại bình tĩnh, nói: "Việc này, chưa chắc đã là Bùi Lăng kia cả gan làm loạn, lúc ấy ở đại điển Ma tử Trọng Minh tông, Bùi Lăng từng cưỡng ép thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến ngay trước mặt chân truyền tám tông"

"Lúc ấy tám tông đều bị chấn động mạnh, thậm chí mời lão tổ đến tọa trấn"

"Vốn tưởng đại điển Ma tử nhất định sẽ xảy ra biến cố ngập trời, ai biết, Bùi Lăng kia lại điềm nhiên như không có việc gì chính vị Ma tử, sau đó còn tổ chức đại điển đạo lữ với yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt."

"Trận đại điển đạo lữ kia là Tô Ly Kinh một tay xử lý."

"Có lẽ là vì môn quy Trọng Minh tông lấy linh thạch quyết định tất cả."

"Chỉ cần cho đủ nhiều chỗ tốt, cho dù là đạo lữ cũng có thể tùy ý bỏ qua."

"Lần này Bùi Lăng dám làm loại chuyện này, chắc chắn đã cho Tô Ly Kinh tài nguyên và linh thạch khá hậu hĩnh, được Tô Ly Kinh ngầm đồng ý "

"Nếu không một tiểu bối Nguyên Anh kỳ như hắn ta, sao có thể ngăn cản cơn giận của Tông Chủ?"

Trưởng lão Cửu Nghi sơn hơi chút trầm ngâm, khẽ gật đầu:

"Cũng không phải không có khả năng."

"Dù sao trong mắt người ma đạo không có lễ pháp, việc gì cũng làm ra được."

Đám người nghe vậy đều rối rít gật đầu.

Trong khoảng thời gian gần đây, việc xảy ra giữa ba người Tông Chủ, Tông Chủ phu nhân và Ma tử Bùi Lăng Trọng Minh tông thật sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ có lí do này mới có thể giải thích được rõ ràng.

Yên lặng một khoảng thời gian ngắn, Phó Đạo Huyến mở miệng:

"Dù như thế nào, trước tiên truyền việc này xuống, để đệ tử phía dưới cẩn thận vị kia Thánh Tử Trọng Minh tông mới lên kia một chút"

"Nên như thế" Những người khác gật đầu: "Ta sẽ truyền âm phân phó.

Đúng vào lúc này, một tu sĩ đi vào từ gian ngoài, khom người bẩm báo: "Chư vị tôn trưởng, Kiếm tử và Thái tử đều tỉnh dậy:

Nghe vậy, tất cả mọi người lộ vẻ vui mừng, lập tức đặt việc đang nói sang một bên, phân phó: "Nhanh chóng truyền bọn họ tới đây.

Còn chưa nói hết câu, người nói chuyện kịp phản ứng, vội vàng nói: "Hai hài tử vừa tỉnh, chúng ta đi qua là được."

Thế là, đám người cùng nhau đứng dậy, cùng đến noãn các mà hai người đang ở lại.

Thiên Thần phong, tây noãn các.

Nơi đây vốn là chỗ ở của một vị trưởng lão địa vị không thấp ở Cửu Nghi sơn, trang trí thanh nhã, dùng vật liệu trân quý.

Chung Quỳ Việt Cức chậm rãi tỉnh lại, ngước mắt thấy rèm trướng một màu xanh biếc xa lạ, chóp mũi truyền đến từng mùi thơm, nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy trong một cái lư hương pháp bảo đốt linh hương, đang phun ra khói xanh lượn lờ.

Loại mùi thơm này có thể trấn an thần hồn, trị liệu thương thế hồn phách, dù với thân phận như hắn ta cũng là vật trân quý.

Lúc này, thương thế trên dưới cả người hắn ta đã hoàn toàn khép lại.

Cảm nhận pháp lực trong cơ thể một lúc, hắn ta không khỏi cười khổ.

Một kiếp Hóa Thần... E rằng điều này còn hiếm có hơn vạn kiếp Hóa Thần trong truyền thuyết.

Dù sao, toàn bộ Bàn Nhai giới còn có ghi chép về vạn kiếp Hóa Thần, một kiếp Hóa Thần còn không có cả ghi chép!

Thật sự là từ xưa đến nay chưa từng có!

Chỉ là đây cũng không phải việc gì đáng để kiêu ngạo...

Thế nhưng, dù sao cũng nhặt về một mạng.

Hơn nữa, hảo hữu Ninh Vô Dạ bình an vô sự, trong nhiệm vụ Vĩnh Dạ hoang mạc lần này, chỉ hy sinh một mình hắn ta, lại đổi lấy kết cục tốt nhất đã là may mắn hơn trời.

Chương 1344: Giận tím mặt (2)

"Không biết thương thế của Vô Dạ thế nào?" Lấy lại bình tĩnh, Chung Quỳ Việt Cức thầm nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, đã thấy cửa lớn noãn các đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Ngay sau đó, một đám trưởng bối đông đúc đi đến, những trưởng bối này đều có tu vi cao thâm, dù lúc này không ít người khí tức bất ổn, thậm chí trên vạt áo còn dính chút vết máu, lại khó giấu được sự cường đại.

Trong đó có một vài khuôn mặt mà ngay cả Chung Quỳ Việt Cức cũng không xa lạ gì, xưa nay hắn ta căn bản không có tư cách cầu kiến, dù đi theo bên cạnh trưởng bối vô tình gặp một lần, cũng phải cẩn thận từng li từng tí khom lưng ân cần thăm hỏi tôn trưởng...

Tình hình hiện tại khiến hắn ta không nhịn được hơi sợ sệt, nhưng là Thái tử hoàng triều, Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy hành lễ nói: "Đệ tử Chung Quỳ Việt Cức bái kiến chư vị tiền bối...

Lúc này trong số người đến đây, người cầm đầu là Ngô Ký Tương phát hiện khí tức của Thái tử yếu ớt, lại chỉ tưởng hắn ta còn chưa khôi phục lại từ trong vạn kiếp, trên mặt hắn ta lộ vẻ khen ngợi, đưa tay cười nói: "Không cần đa lễ, thương thế Thái tử chưa lành, ngồi xuống rồi nói chuyện."

"Không sai." Tu sĩ khác cũng rối rít gật đầu: "Ngồi đi, đừng gò bó như vậy."

"Thương thế như thế nào? Còn cảm thấy khó chịu không?"

"Có muốn sử dụng mấy viên cực đan dược phẩm không? Chỗ ta còn có."

"Thiên tài địa bảo đâu? Dùng nhiều một chút, hiện tại cũng không phải lúc tiết kiệm."

Trong mắt Chung Quỳ Việt Cức đầy nghi ngờ nhưng thấy đám trưởng bối vẻ mặt ôn hoà với mình, có hơi được cưng chiều mà lo sợ, lúc này lại thi lễ với đám người, mới cẩn thận ngồi xuống phía dưới.

Lúc này, một tu sĩ cấp cao không nhịn được, hỏi thẳng vào vấn đề: "Việt Cức tiểu hữu, lần này ngươi vạn kiếp Hóa Thần, đúng là xưa nay hiếm thấy."

"Thật sự đã nâng cao uy danh của chính đạo!"

"Tương lai chính đạo đều nằm trên vai vãn bối các ngươi, trong đó đặc biệt nhất là ngươi..."

Vạn kiếp Hóa Thần? ?

Chung Quỷ Việt Cức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, lập tức cau mày nói: "Cù tiền bối hiểu lầm, vãn bối không phải là vạn kiếp Hóa Thần..."

Nói đến chỗ này, trong chốc lát hắn ta không biết nên nói như thế nào mới được.

Việc một kiếp Hóa Thần này thật sự quá mất mặt.

Hơn nữa, bây giờ còn nhiều trưởng bối ở đây như thế...

Nghe vậy cả đám người giật mình, không phải vạn kiếp Hóa Thân?

Nhưng thấy dáng vẻ do dự của Chung Quỳ Việt Cức, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, Ngô Ký Tương mở miệng trấn an: "Việt Cức, ngươi không cần nghi ngờ! Hóa Thần chia làm tam kiếp, lục kiếp, cửu kiếp còn có vạn kiếp. Mà ngươi cũng không phải là tam kiếp, lục kiếp, cửu kiếp bình thường, vậy cũng chỉ có thể là vạn kiếp!"

"Mặc dù vạn kiếp chỉ tồn tại trong tin đồn, vạn thế không thấy nhưng thật sự có tồn tại!"

Chung Quy Việt Cức nghe vậy thở sâu, lập tức phải kiên trì giải thích: "Thái sư, ta không phải vạn kiếp, ta là một kiếp Hóa Thần..."

"Vạn kiếp Hóa Thần thật sự là Trọng Minh tông Bùi Lăng!"

"Không, phải nói là ý chí đọa tiên. Nhưng sau khi vạn kiếp bắt đầu, theo lời nói của Tam Trụ tiên trong mộng cảnh, ý chí đọa tiên đã lại rơi vào ngủ say...

"Chắc là ý chí đọa tiên bị Bùi Lăng cho tính kế..."

Nghe vậy, toàn bộ trong noãn các đều rơi vào yên tĩnh.

Dưới Cửu Nghi sơn, hành cung.

Trong quảng điện, Tô Ly Kinh ngồi trên chủ tọa cao cao, trên bàn dài trước mặt bày đầy đủ loại hồ sơ vụ án.

Hắn ta đang phê duyệt một phần văn thư quan trọng.

Vào lúc này, một tu sĩ áo bào đen bước vào bên trong, quỳ một chân trên đất nói: "Thuộc hạ tham kiến Tông Chủ"

Nghe vậy, Tô Ly Kinh chậm rãi thả bút son trong tay xuống, lạnh lùng nhìn về phía tâm phúc dưới tay.

Hắn ta yêu cầu đối phương mang đầu Bùi Lăng về trong vòng ba ngày, không ngờ đối phương lại kéo dài lâu như vậy!

Suy nghĩ hơi chuyển, Tô Ly Kinh nói: "Hoàn thành nhiệm vụ?"

Thuộc hạ kia cung kính gật đầu: "May mắn không làm nhục sứ mệnh!"

Nói xong, hắn ta lập tức một hơi lấy ra mười một cái đầu người từ trong túi trữ vật, sau đó nói: "Đây là tất cả đầu của Bùi Lăng, tất cả mười một cái..."

Ẩm!

Không đợi hắn ta nói xong, lúc này Tô Ly Kinh ra tay, một chưởng đập đầu thuộc hạ này thành một bãi thịt nát.

"Phế vật." Tô Ly Kinh lạnh lùng nói.

Hắn ta yêu cầu tên thuộc hạ này mang đầu Bùi Lăng về, kết quả không hiểu sao đối phương lại mang mười một cái đầu người về cho hắn ta, hơn nữa đều là đầu Bùi Lăng?

Đối phương lại dám trở về phục mệnh với hắn ta? ?

Đang nghĩ ngợi, lại có một thuộc hạ đi vào bên trong, quỳ xuống thỉnh an: "Thuộc hạ tham kiến Tông Chủ."

"Chuyện gì?" Cơn giận của Tô Ly Kinh còn chưa tiêu, liếc nhìn hắn ta một cái, lạnh lùng nói: "Nói!"

Lần này thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói: "Ngụy đạo nâng cao tiền thưởng với Bùi Lãng, đã... Đã vượt qua Tông Chủ..."

Tô Ly Kinh lạnh lùng nói: "Chỉ vì việc nhỏ này?"

Lại thấy thuộc hạ vội nói tiếp: "Thuộc hạ cảm thấy việc này hơi không đúng, vì vậy phái người đến bên ngụy đạo điều tra một chút, kết quả..."

Hắn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám nói thắng mà lấy ra một cái ngọc giản, hai tay giơ cao khỏi đầu nói: "Từ đầu đến cuối đều ở trong ngọc giản này, thuộc hạ chưa xem xét"

Chương 1345: Lệ thị nghị sự (1)

Tô Ly Kinh nghe vậy nhướn mày, mang theo nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, lập tức dùng thần niệm thăm dò vào.

Chẳng mấy chốc, hắn ta thay đổi sắc mặt, còn chưa xem xong ngọc giản đã trực tiếp đánh một chưởng qua!

Ẩm! !

Thuộc hạ thứ hai lại hóa thành một bãi thịt nát...

Trên chủ tọa, sắc mặt Tô Ly Kinh âm trầm đặt ngọc giản xuống.

Bùi Lăng không ở Hàn Ảm Kiếm tông, mà ở địa giới Luân Hồi tháp!

Hơn nữa, đối phương còn ở ngay trước mặt Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Hàn Ảm Kiếm tông, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, cùng Tư Hồng Khuynh Yến...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh đánh một chưởng khiến cái bàn dài bị đập thành bột mịn, tức sùi bọt mép!

"Bùi Lăng! !!"

"Đừng tưởng có Lệ thị bảo vệ ngươi, thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm!"

"Hiện tại Tông Chủ Trọng Minh tông là Tô Ly Kinh ta! !"

Doanh địa tiêu điều, cờ xí tung bay.

Trong một tòa đại doanh bị chen chúc ở giữa, đủ loại pháp trận phòng hộ mở ra, Lệ Vô Cữu ngồi ở vị trí cao, phía dưới có rất nhiều người, đều là tộc lão đủ loại cấp bậc của Cửu A Lệ thị.

Đây là nghị sự thông lệ của gia tộc.

Trong khoảng thời gian này Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt vẫn đang bế quan, bây giờ đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, ngưng tụ ra Pháp Tướng, lúc này đang tu luyện truyền thừa Thánh Nữ Nguyên Anh hậu kỳ, cùng bí thuật trong tộc.

Vì vậy chưa từng đến đây.

Hiện tại đang có một tộc nhân Lệ thị khom người bẩm báo: "...

Tóm lại, toàn bộ đệ tử trong tộc đã rút lui khỏi cảnh nội Hàn Ảm Kiếm tông, hiện tại mười một mồi nhử để lại chết thay đã mất liên hệ toàn bộ"

"Hơn phân nửa đã gặp chuyện không may bị Tông Chủ giết hại."

Lệ Vô Cữu khẽ gật đầu, ngay sau đó phân phó nói: "Tô Ly Kinh đã bị chơi một lần, chắc chắn sẽ không trúng chiêu lần thứ hai"

"Nhưng hành động lần này có thể gia tăng thu hoạch tham chiến của tộc ta."

"Cho nên... Tiếp tục sắp xếp người đến Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều hành động"

"Nhớ kỹ, vẫn lấy danh nghĩa Thánh Tử Bùi Lăng làm việc."

Nghe vậy, một tộc lão mở miệng nói: "Gia chủ, chắc chắn bây giờ Tô Ly Kinh đã phát hiện mình bị lừa, trong lòng càng ghi hận Lệ thị ta"

"Tiếp theo, phải hạn chế đệ tử trong tộc, đừng có hành động một mình, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Những người khác khẽ gật đầu, mặc dù Lệ thị trọng lợi ích, dù sao cũng là một gia tộc, huyết mạch thân nhân cũng có tình cảm.

Chứ đừng nói đến là, đệ tử được trong tộc bồi dưỡng cũng không phải số lượng nhỏ.

Rất nhiều hậu bối vừa trưởng thành còn không kịp dốc sức cho gia tộc, nếu lại chết trong tay Tô Ly Kinh, không khỏi quá lãng phí.

"Không bằng thế này đi, lấy Thánh Tử danh nghĩa cho những người khác sử dụng, cho dù là tán tu cũng không sao cả." Có tộc lão đề nghị: "Chúng ta lấy lợi ích từ đó là được."

"Vậy vừa có thể tránh việc không đủ người, cũng có thể khiến Tô Ly Kinh càng thêm rối rắm, làm tâm phúc của hắn mệt mỏi không rảnh đối phó huyết mạch Lệ thị ta."

Lệ Vô Cữu nghe vậy suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Được."

Bàn xong việc này, lại có một tộc lão Lệ thị nói: "Gia chủ, vài ngày trước đó, rất nhiều cao tầng Luân Hồi tháp Thiên Sinh giáo đột nhiên rời khỏi đại doanh, thậm chí có tin đồn, ngay cả Đại Phù Đồ lệnh cũng ở trong số đó, không biết cần làm chuyện gì?"

"Tộc ta có cần phái người tới tìm hiểu một chút hay không?"

Lệ Vô Cữu nhìn hắn ta một cái, bình tĩnh nói: "Cao tầng hai tông kia đã trở về, nửa ngày trước Đại Phù Đồ lệnh còn công khai triệu kiến dưới trướng."

"Vừa rồi lão phu đã phân phó thám tử đến đó thám thính tin tức, chắc hẳn không lâu sau có thể biết nguyên nhân."

Thế là, đám người tiếp tục bàn bạc việc khác.

Có tộc lão bước ra khỏi hàng bẩm báo: "Tiểu đội trà trộn vào chiến trường Triệt Châu gặp phải một vài tình huống đột phát, hao tổn không nhỏ, tính toán..."

"Chiến trường Oanh Châu, lúc con cháu tam phòng trong tộc mang theo mười người hầu sưu tập linh thạch, đã gặp chân truyền Cửu Nghi sơn Thương Phù phong, toàn bộ người hầu chiến tử sa trường, con cháu tam phòng chết mất hai người, một người trọng thương..."

"Chiến trường Từ Châu, hai mươi mốt con cháu bắt gặp sát phôi Hàn Ảm Kiếm tông, hai người chiến tử, ba người trọng thương, ngoài ra toàn bộ túi trữ vật cũng rơi vào trong tay Hàn Ảm Kiếm tông...

Đám người nghe một loạt tổn thất, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Chẳng mấy chốc đã có người tức giận nói: "Đều là Tô Ly Kinh lấy việc công làm việc riêng, mới khiến Lệ thị ta bị tổn thương nặng nề như thết"

"Thân là Tông Chủ, lại làm việc bất công như thế, thật sự là đức không xứng với vị!"

"Bây giờ hắn làm việc quang minh chính đại, không có lý do tương đương, chúng ta không thể bẩm báo tổ sư tiến hành xử trí hắn... Dạy dỗ đám nhỏ phía dưới, Tông Chủ có lệnh, cứ nghe một chút là thôi! Đừng ngu ngốc hung hăng xông về phía trước! Gặp chuyện phải biết trốn ra sau lưng Vô Thủy sơn trang, đây là khôi thủ hoàn toàn xứng đáng của Thánh đạo ta, nịnh nọt một chút cũng không mất mặt..."

Đang nói, ngoài đại doanh có người cầu kiến.

Lệ Vô Cữu lập tức phân phó: "Tiến đến"

Thế là doanh trướng nhấc lên, một tu sĩ lạ mặt bước nhanh vào, sau khi hành lễ lập tức nói: "Gia chủ, chư vị tộc lão, đã thám thính rõ ràng nguyên nhân Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo đột nhiên rời khỏi chiến trường Cửu Nghi sơn."

Chương 1346: Lệ thị nghị sự (2)

Lệ Vô Cữu nhẹ gật đầu: "Nói"

Tu sĩ kia gật đầu nói: "Trước đó vài ngày, có người Hóa Thần ở Vĩnh Dạ hoang mạc, dẫn động vạn kiếp trong truyền thuyết, việc này kinh động đến Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo. Về sau, ngụy đạo cũng nhận được tin tức, Hàn Ảm Kiếm tông, Lưu Lam hoàng triều và Yến Tê thành lần lượt đuổi tới, xảy ra một trận đại chiến với Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo."

Vạn kiếp Hóa Thần? !

Đám người Lệ thị đều giật mình.

Lệ Vô Cữu vội vàng hỏi: "Là ai vạn kiếp Hóa Thần?"

Tu sĩ kia khàn giọng nói: "Nghe nói là Thái tử Lưu Lam hoàng triều, Chung Quỳ Việt Cức!"

Đám người trong trướng đều thay đổi sắc mặt, hiện tại trong tứ tông Thánh đạo Tứ Tông, Trọng Minh tông bọn họ và Lưu Lam hoàng triều có thù hận sâu nhất.

Lưu Lam hoàng triều có một vị vạn kiếp Hóa Thần, đây không phải chuyện gì tốt với toàn bộ Trọng Minh tông.

Lúc này Lệ Vô Cữu vặn hỏi: "Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo có thành công không?"

Tu sĩ kia lắc đầu: "Không có, lúc Chung Quỳ Việt Cức rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc đã bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn bị ngụy đạo cứu đi."

Nghe vậy, một tộc lão lập tức giận tím mặt: "Khốn kiếp! Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo thật sự không biết nặng nhẹ! Loại việc lớn thế này, năm tông ngụy đạo còn biết liên thủ, vì sao bọn họ muốn che giấu, lại không nói cho Thánh tông ta? ! Nếu Thánh tông biết việc này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"

"Đến lúc đó biết đâu còn có thể thành công đánh giết Chung Quỳ Việt Cức ngay tại chỗ, để Lưu Lam hoàng triều lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng!"

Tộc lão khác đều vẻ mặt âm trầm, lại có một vị tộc lão lạnh lùng hỏi: "Vì sao Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo lại giấu giếm việc lớn như thế?"

Tu sĩ kia do dự nói: "Theo lời của Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo tự nói ra, lúc ấy Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến Thánh tông ta cũng ở chỗ đó..."

Tư Hồng Khuynh Yến cũng ở chỗ đó?

Vậy vì sao Thánh tông không hề nhận được chút tin tức nào?

Chờ chút!

Thánh tông nhận được tin tức!

Lúc ấy Tông Chủ Tô Ly Kinh cố ý nhắc tới việc này, nói là trong khoảng thời gian này phòng ngự ngụy đạo trống rỗng, muốn bọn họ tăng mạnh thế công...

Đám người đang nghĩ ngợi, lại nghe tu sĩ kia nói tiếp: "Ngoại trừ Tông Chủ phu nhân, Thánh Tử Bùi Lăng cũng ở chỗ đó, hơn nữa...

Nói đến chỗ này, hắn ta lập tức do dự, mãi không dám nói tiếp.

Sắc mặt Lệ Vô Cữu tái xanh, quát: "Nói!"

Tu sĩ kia đành phải cẩn thận nói: "Nghe nói, Thánh Tử lại thải bổ Tông Chủ phu nhân ngay trước mặt mọi người một lần nữa, còn cố ý lấy pháp trận khuếch đại tiếng động, khiến cả quá trình truyền vào trong tai của mọi người có mặt, công bố mình nhất định phải tìm Tô Ly Kinh báo thù."

"Trước đó, hắn phải thu chút lợi ích từ trên người chính thê Tư Hồng Khuynh Yến"

"Ngoài ra, Thánh Tử còn tuyên bố trước mặt mọi người, Tư Hồng Khuynh Yến là đạo lữ cưới hỏi đàng hoàng ở trước mặt Tô Ly Kinh, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là lô đỉnh...

Toàn bộ trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh.

Sau một lát, cuối cùng đám người đã lấy lại tinh thần.

Trong đó một tên tộc lão hời hợt nói: "Thánh Tử làm việc này quá lộ liễu.

"Hừ!" Một tên tộc lão khác sắc mặt không vui, hừ lạnh nói: "Tô Ly Kinh làm việc bất công, thường xuyên chèn ép Lệ thị ta, phu nhân hắn bị Thánh Tử coi như lô đỉnh để thải bổ, cũng là đáng đời!"

"Không sai!" Vừa nãy tổn thất còn khiến một đám tộc lão đang đau lòng, lúc này đám người rối rít nói: "huống chi, rõ ràng hắn đã biết được việc vạn kiếp Hóa Thần từ chỗ phu nhân của hắn, lại từ đầu đến cuối tự mình tọa trấn Cửu Nghi sơn, chưa từng khởi hành tiến về... Biết đâu là tự thấy đuối lý, cố ý giả vờ không biết."

"Không ngờ Tông Chủ còn có ham mê thế này..."

"Những ngày qua, thu hoạch cực kỳ phong phú, Tô Ly Kinh giả vờ hồ đồ cũng có lý..."

"Mặc dù Thánh tông ta được lợi lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhớ tình nghĩa. Dù sao Tô Ly Kinh cũng xuất thân đích tử Tô thị, Tông Chủ Thánh tông ta vì linh thạch và tài nguyên, lại giống những con ma bài bạc ở thế gian, mặc kệ thê tử kết tóc không thèm để ý..."

"Thật sự mất mặt xấu hổ!"

"Ha ha, đại chiến thảo ngụy, Tô thị và Tư Hồng thị, một người phụ trách thu nạp đan dược phù lục, một người phụ trách thu nạp yêu thú pháp bảo, duy chỉ có Lệ thị ta không có chỗ tốt gì, lại phải dẫn theo đệ tử nam chỉnh bắc chiến, cửu tử nhất sinh hoàn thành lời hứa của Thánh tông với Luân Hồi tháp. Hắn còn làm được việc không biết xấu hổ như vậy, huống chi chỉ là bán đạo lữ?"

Đang oán giận, một tộc lão lại vẻ mặt nghiêm túc nói: "Những điều này đều không phải trọng điểm gì, trọng điểm là Thánh Tử cũng ở chỗ đó, vì sao hắn không bẩm báo Lệ thị ta về việc Chung Quỳ Việt Cức vạn kiếp Hóa Thần?"

Nghe vậy, đám tộc lão lập tức im lặng, sau đó đồng loạt nhìn về phía gia chủ.

Lệ Vô Cữu trầm giọng nói: "Lão phu chưa từng nhận được bất cứ tin tức gì của Bùi Lăng, hiện tại sẽ liên lạc với hắn, hỏi một vài tình huống cụ thể."

Lúc này, trong lòng hắn ta hơi khó chịu.

Việc Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến lăn lộn với nhau, nể mặt đối phương là Thánh Tử, nhiều lắm hắn ta chỉ quát lớn vài câu thì cũng thôi.

Chương 1347: Nhờ có ta ngăn cản đọa tiên...

Dù sao vị Thánh Tử này còn trẻ, Lệ Vô Cữu cũng từng có lúc tuổi còn trẻ, biết tu sĩ ở tuổi tác lại là thiên tài như thế, làm loạn một chút cũng là việc thường tình.

Nhưng việc lớn như vạn kiếp Hóa Thần này, lại cũng giấu diếm không báo, khiến hắn ta thật sự hơi nổi giận!

Tốt nhất đối phương có nguyên nhân gì...

Nghĩ đến đây, Lệ Vô Cữu lấy ra Truyền Âm Phù đặc thù, đây là phù lục đặc chế để hắn ta sử dụng truyền âm cự ly xa với Bùi Lăng.

Tâm niệm vừa động, phía trên phù lục lập tức lấp lóe ánh sáng nhạt, đã bị thôi động...

Sông núi trùng điệp ngăn cách.

Trong dãy núi tranh nhau khoe sắc đẹp, đột nhiên có một mảnh thuỷ vực rộng lớn, nước hồ màu xanh phản chiếu hình dáng dãy núi, cảnh sắc như vẽ.

Trên mặt nước, một tòa hành cung bạch cốt nhẹ nhàng trôi nổi.

Trong hành cung, cung điện rộng rãi, rèm châu khẽ động, lúc khe hở khép mở có thể mơ hồ thấy được bên trong là một bể tắm to lớn.

Bể tắm kia dài rộng vài trượng, thành ao dùng linh ngọc đắp lên, điêu khắc bầy yêu bách quỷ, khảm nạm tạp bảo, thoạt nhìn rất tráng lệ.

Lúc này, Bùi Lăng đang một mình dựa vào bên hồ, dược dịch màu ngà sữa thấm vào lồng ngực hắn, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hiện tại hắn còn đang suy nghĩ lúc nào xuất phát.

Vốn sau khi đưa Ngọc Tuyết Chiếu đưa đến gần Thanh Yếu sơn, hắn định trực tiếp đi nghe ngóng tình huống liên quan ở Độ Ách uyên, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Chỉ có điều, Tư Hồng Khuynh Yến quá sành chơi!

Kế hoạch kéo một ngày lại một ngày.

Mỗi ngày mở mắt ra đều dự định đây là một lần cuối cùng, ngày mai nhất định phải rời đi, nhưng ngày hôm sau lại không nhịn được dùng nhân vật mới đóng vai một ngày...

Cho tới bây giờ, cuối cùng hắn quyết định ngâm xong lần được dịch này sẽ lập tức rời đi.

Lại kéo dài nữa, nếu Tông Chủ Tô Ly Kinh tìm đến sẽ rất rắc rối!

Lúc này, Bùi Lăng phát hiện trong túi trữ vật của mình có động tĩnh, tâm niệm vừa động, túi trữ vật cách đó không xa tự động mở ra, một tấm phù lục đặc chế bay ra.

Hắn mở mắt nhìn, lập tức nhận ra đây là Truyền Âm Phù dùng để liên lạc cự ly xa của Lệ thị và mình, không phải việc đặc biệt quan trọng, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng.

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng thôi động.

Ngay sau đó, trong phù lục vang lên giọng Lệ Vô Cữu: "Bùi Lăng, bây giờ ngươi có thuận tiện nói chuyện không?"

"Phụ thân." Bùi Lăng vội nói: "Thuận tiện."

Lệ Vô Cữu "..." một tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Nửa tháng trước, ngươi có đi qua Vĩnh Dạ hoang mạc không?"

Bùi Lãng nói: "Có đi qua."

Lệ Vô Cữu lập tức nói: "Kể rõ chi tiết những việc xảy ra ở Vĩnh Dạ hoang mạc một lần"

Nghe vậy, Bùi Lăng không biết Lệ thị muốn làm gì, nhưng tiếp theo vừa hay hắn muốn hỏi thăm tình huống Độ Ách uyên với Lệ thị một chút, thế là nhân tiện nói: "Vâng!"

Ngay sau đó, hắn bắt đầu miêu tả đầu đuôi sự việc: "Trước đó vài ngày, phụ thân dặn ta đừng ở lại địa giới ngụy đạo, cũng đừng có trở về tông môn. Thế là, ta đi địa giới Thiên Sinh giáo."

"Tiến vào địa giới Thiên Sinh giáo không bao lâu, Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù đã dẫn người chủ động tìm tới cửa, dùng vật liệu Hóa Thần làm thù lao cho ta, mời ta cùng làm nhiệm vụ..."

"Lúc xuất phát, hắn lời thề son sắt, nói chuyến này không có nguy hiểm quá lớn"

"Nhưng không ngờ địa điểm nhiệm vụ lại là ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc..."

"Sau đó, chúng ta tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh, trong mộng cảnh còn gặp Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ và Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức..."

"Chúng ta lấy thân phận 'Ngoại tiên' hưởng ứng lời cầu xin của tín chúng ở trong giấc mộng...

"Vốn tưởng chuyến này Kê Trường Phù chỉ vì tăng cao tu vi..."

"Nhưng không nghĩ ngờ sau đó hắn lại thử thức tỉnh đọa tiên!"

"Thậm chí, còn mở quan tài đọa tiên ra một khe hở, đến mức Vĩnh Dạ hoang mạc kịch biến!"

"ý chí đọa tiên cũng suýt nữa thức tỉnh, may mà ta kịp thời Hóa Thần, có lẽ đánh bậy đánh bạ dẫn động vạn kiếp, ngăn cản đọa tiên thức tỉnh..."

Nói đến đây, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện hình như trong tay có thêm thứ gì đó, hắn quay đầu nhìn lại nhìn, chẳng biết Tư Hồng Khuynh Yến xuất hiện ở bên cạnh hắn từ lúc nào.

Đối phương tóc dài rối tung, một vài sợi tóc dính vào người như cái áo khoác màu đen choàng ở sau lưng, càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, mặt như hoa ngọc.

Trong đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sao, rực rỡ sáng tỏ.

Đồi núi chập trùng, thân thể mềm mại bắp thịt nhỏ nhắn yêu kiều, trên người chỉ có một miếng lụa mỏng màu đỏ tươi che đậy.

Hiện tại, Tư Hồng Khuynh Yến vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở bên hồ quan sát Bùi Lăng, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng xinh đẹp, uy nghi tự nhiên, nghiễm nhiên cao quý không thể xâm phạm.

Bùi Lăng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra: "lạch cạch", chỉ thấy một cái vòng cổ da màu mực đột nhiên rơi xuống bên tay hắn.

Bên ngoài vòng cổ kia còn cài một vòng đỉnh tán, đinh nhọn sáng như tuyết lóe ra tia sáng lạnh khiếp người. Trên vòng cổ nối liền một sợi xiềng xích, vừa hay phần đuôi xiềng xích khoác lên lòng bàn tay hắn.

Nhìn tình cảnh này, Tư Hồng Khuynh Yến tỏ ra tức giận nhìn hắn: "Bùi Lăng to gan! Ngươi muốn làm gì bản cung? !"

Chương 1348: Lại đóng vai một ngày...

Hơi nước bốc hơi, rèm châu không cuốn.

Thấy Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện, Bùi Lăng vô thức cảm thấy không ổn, quyết định thật nhanh, không đợi đối phương mở miệng đã một phát chặt đứt Truyền Âm Phù!

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến đang căm tức nhìn Bùi Lăng, thấy hắn đột nhiên thu hồi Truyền Âm Phù, lập tức trở nên càng tức giận, nàng lạnh lùng nói: "Hôm nay, bản cung muốn rút gân lột da ngươi, chém thành muôn mảnh!"

Nói xong, nàng bước ra phía trước một bước, lại trùng hợp giẫm lên mép bể tắm, sau đó đường đường là Tông Chủ phu nhân tu vi cao thâm lại bị trượt chân, ngã về phía Bùi Lăng.

Bịch!

Ôn hương nhuyễn ngọc ngã vào trong bồn tắm, lúc nước trong ao bắn ra, vừa vặn bị Bùi Lăng ôm chặt lấy.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ nói: "Không! Không muốn!

Buông bản cung ra! Mau buông bản cung ra..."

Bùi Lăng hít sâu một hơi, nhìn qua Tư Hồng Khuynh Yến váy áo ướt đẫm trong ngực, sau khi sa y màu đỏ tươi dính nước biến thành màu sắc càng đậm hơn, áp sát vào trên da thịt, càng để lộ ra mái tóc đen nhánh da thịt như ngọc, thiên kiều bá mị, hơn nữa bây giờ đối phương cũng giãy giụa ra dáng...

Vốn hắn dự định hôm nay nhất định phải rời đi, nhưng bây giờ...

Lại đóng vai nhân vật ngày cuối cùng!

Đây thật sự là ngày cuối cùng!

Thế là, Bùi Lăng lập tức rất phối hợp nghiêm nghị quát lớn:

"Thành thật một chút!"

"Chỉ là một lô đỉnh, ai cho phép ngươi phản kháng bản Thánh Tử?"

"Bản Thánh Tử để ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó!"

Ngay sau đó, Bùi Lăng một phát nhấc vòng cổ bên cạnh lên.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ nói: "Bùi Lăng! Ngươi dám làm nhục bản cung như vậy, chắc chắn chết không yên lành!"

Vừa nói, nàng vừa rất phối hợp giơ cao cần cổ tuyết trắng, thuận tiện để Bùi Lăng đeo vòng cổ lên...

Hiện tại Bùi Lăng cũng chơi ra tâm đắc, lúc này nói: "Ai bảo ngươi lại là phu nhân Tô Ly Kinh! Bản Thánh Tử và Tô Ly Kinh có thù, sao có thể buông tha ngươi?"

Nói xong, hắn một phát kéo xiềng xích ở trên vòng cổ, cưỡng ép đặt Tư Hồng Khuynh Yến lên vách ao...

Dược dịch màu ngà sữa nhộn nhạo tạo ra từng tầng gơn sóng, ngay sau đó gợn sóng hóa thành một vài cơn sóng to... Chẳng mấy chốc, bọt nước trong ao văng khắp nơi, sóng thuốc bốc lên, mãi không ngừng lại...

Trong điện rèm châu dần bị tiếng động càng lúc càng lớn kéo lên khiến nó hơi lay động, châu ngọc đập vào nhau phát ra tiếng vang êm tai...

Hơi nước màu trắng nhanh chóng khiến toàn bộ trong điện mông lung.

Lúc mờ mịt, bóng người quấn giao, tiếng nước to lớn.

Sau nửa canh giờ, Truyền Âm Phù lại có động tĩnh.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức do dự, vừa rồi hắn quá xúc động, hắn nên kể rõ mọi chuyện với Lệ thị trước, sau đó lại...

Đang nghĩ ngợi, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên ra tay, lấy ra Truyền Âm Phù giúp Bùi Lăng, hơn nữa còn trực tiếp thôi động.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, vội vàng một tay bịt miệng nàng.

"Ôôô...

Phía dưới Cửu Nghi sơn.

Trong doanh địa.

Đại trướng trong quân.

Lệ Vô Cữu duỗi ngón tay điểm một cái, Truyền Âm Phù lơ lửng giữa không trung, bên trong truyền ra giọng Bùi Lăng, toàn bộ trong trướng đều nghe rõ ràng.

Ngay vừa rồi, sau khi Lệ Vô Cữu liên hệ với Bùi Lăng chỉ để đối phương kể lại tình huống Vĩnh Dạ Hoang Mạc một lần, lại cố ý không nhắc tới việc thiên kiêu ngụy đạo Chung Quỳ Việt Cức vạn kiếp Hóa Thần, thứ nhất là muốn thử dò xét một chút, có phải Bùi Lăng có lòng khác với Lệ thị, dự định qua cầu rút ván hay không; thứ hai là cho đối phương một cơ hội ngay trước mặt nhiều tộc lão như vậy.

Đương nhiên, dù sao Bùi Lăng đã là Thánh Tử, không nhắc tới tông môn ngầm hiểu, trừ khi Thánh Tử Thánh Nữ cố ý làm ra việc lớn gây nguy hiểm cho toàn bộ tông môn, nếu không đều có thể mở một mặt lưới. Hơn nữa Bùi Lăng này là mấu chốt để Lệ thị tranh đoạt đại quyền Thánh tông, cho dù đối phương thật sự có hai lòng với Lệ thị... Lệ thị cũng không bởi vậy mà ra tay giết hắn.

Chỉ có điều, là một trong tam đại gia tộc Trọng Minh tông, Lệ thị có thủ đoạn khiến đối phương trở thành một đạo lữ khôi lỗi của Tông Chủ tương lai!

Đang nghĩ ngợi, lại nghe trong Truyền Âm Phù tiếp tục phát ra giọng nói: "Nhưng không ngờ sau đó hắn lại thử thức tỉnh đọa tiên"

"Thậm chí, còn mở quan tài đọa tiên ra một khe hở, đến mức Vĩnh Dạ hoang mạc kịch biến!"

"ý chí đọa tiên cũng suýt nữa thức tỉnh..."

Cái gì? !

Cỗ quan tài kia mở ra được một đường nhỏ? !

Ý chí đọa tiên suýt thức tỉnh? 2 Tất cả tộc nhân Lệ thị lập tức giật mình, Lệ Vô Cữu cũng giật nảy mình.

Nếu đọa tiên tỉnh lại, toàn bộ thiên hạ đều rơi vào một trận hạo kiếp!

Đương nhiên, an nguy của thiên hạ này không liên quan đến Thánh tông, dù sao loại chuyện này, bên ngụy đạo chắc chắn việc nhân đức không nhường ai, công kích trước tiên.

Chỉ là vị đọa tiên kia rất căm hận Thánh đạo.

Nếu đối phương thức tỉnh, bao gồm cả Thánh tông trong tứ đại Thánh môn, nhất định đứng mũi chịu sào!

Việc này còn tồi tệ hơn Lưu Lam hoàng triều có người vạn kiếp Hóa Thần gấp một vạn lần!

Đúng vào lúc này, trong Truyền Âm Phù, giọng Bùi Lăng lại tiếp tục vang lên: "May mà ta kịp thời Hóa Thần, có lẽ là đánh bậy đánh bạ, dẫn động vạn kiếp, ngăn cản đọa tiên thức tỉnh..."

Chương 1349: Vừa rồi đang đấu pháp (1)

Nghe thấy Bùi Lăng ngăn cản đọa tiên thức tỉnh, đám người không nhịn được thầm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó bọn họ liền nhận ra điều không đúng.

Vạn kiếp Hóa Thần? !

Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần?

Người vạn kiếp Hóa Thần không phải Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức sao?

Đang nghĩ ngợi, Truyền Âm Phù đột nhiên cắt đứt.

Bên trong trướng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Một lát sau, Lệ Vô Cữu do dự một chút, lại không thôi động Truyền Âm Phù một lần nữa, mà nhìn quanh một vòng, trầm giọng hỏi: "Các ngươi có ý kiến gì không?"

Hắn ta khẽ nhíu mày, nếu không phải trong lời nói vừa rồi của Bùi Lăng có điều liên quan đến Vĩnh Dạ hoang mạc còn có vạn kiếp Hóa Thần, mình còn tưởng rằng đứa con rể này nói một chuyện hoàn toàn khác với điều Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo đã nói!

Vẻ mặt một tộc lão hơi do dự mở miệng: "Gia chủ, lời nói của Thánh Tử khác rất xa với lý do của Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo."

Những người khác nghe vậy đều khẽ gật đầu, nghi ngờ, không hiểu, không rõ ràng cho lắm, còn có chút chờ mong ôm theo sự may mắn...

Trong giây lát, lại có một tên tộc lão chậm rãi nói: "Nếu Thánh Tử nói thật, vậy là Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo cho tình báo sai.

"Nếu Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo cho tin tức bình thường, vậy là Thánh Tử đang nói láo!"

"Bùi Lăng đã là Thánh Tử, hiện tại hắn muốn cái gì, Lệ thị sẽ cho cái đó." Một tộc lão dưới tay tên tộc lão này lắc đầu, nói: "Lại lẫn lộn phải trái trong việc lớn như thế, không có bất kỳ chỗ tốt gì với hắn!"

Có tộc lão suy đoán nói: "Nếu người vạn kiếp Hóa Thần là Bùi Lăng, vậy việc của hắn và Tư Hồng Khuynh Yến có thể giải thích được! Lấy thực lực tu vi của Tư Hồng Khuynh Yến, trừ khi nàng tự nguyện, nếu không Bùi Lăng cũng không thể thành công như thế"

Thấy đám tộc lão càng muốn tin tưởng Bùi Lăng, Lệ Vô Cữu khẽ gật đầu, hắn ta cũng hy vọng Bùi Lăng nói là sự thật!

Vạn kiếp Hóa Thần, ai không muốn?

Đặc biệt Bùi Lăng và Liệp Nguyệt vẫn là đạo lữ chính thức, Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần, cũng giống như Lệ thị có một vị con cháu vạn kiếp Hóa Thần!

Nghĩ đến đây, Lệ Vô Cữu lập tức nói: "Lão phu lập tức liên lạc với lão tổ, xác nhận một chút."

"Nếu thật sự là vạn kiếp Hóa Thần, chắc chắn có thể nhìn ra từ khí tượng Mệnh Hồn đăng của Bùi Lăng!"

Nói xong, Lệ Vô Cữu đứng dậy, bước nhanh đi vào sau trướng.

Sau trướng này là chỗ sinh hoạt thường ngày của hắn ta, bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một cái bồ đoàn, một cái bàn nhỏ thì không có vật gì khác nữa.

Lúc này Lệ Vô Cữu bấm niệm pháp quyết mở ra một trận pháp ở trướng sau, sau đó mới lấy ra phù lục bằng ngọc từ trong túi trữ vật, tiếp theo lại thôi động, đợi một hồi lâu mới có một giọng nói già nua lại không thiếu uy nghiêm vang lên: "Chuyện gì?"

Lệ Vô Cữu gọn gàng dứt khoát nói: "Lão tổ, Bùi Lăng tự nói đã vạn kiếp Hóa Thần, không biết việc này thật hay giả?"

Lão tổ nói: "Vạn kiếp Hóa Thần? !"

Giọng hắn ta thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó qua một lúc lâu, đầu bên kia Truyền Âm Phù cũng không vang lên giọng lão tổ, không có bất cứ tiếng động gì, dường như lão tổ đã tự mình đến kiểm tra Mệnh Hồn đăng của Bùi Lăng.

Lại chờ giây lát, cuối cùng giọng lão tổ đã vang lên: "Bùi Lăng thật sự đã Hóa Thần. Nhìn khí tượng Mệnh Hồn đăng chắc chắn phải trên cửu kiếp. Hơn nữa, hình như trong mệnh hồn hàm chứa tiên ý, không cần tông môn trấn áp đã có thể che giấu thiên cơ.

"Hiện tại ngọn Mệnh Hồn đăng này, ngoại trừ có thể thấy được hắn còn sống, đã không có bất kỳ tác dụng nào, càng không thể khóa chặt vị trí của hắn"

Dừng lại một chút, lão tổ quyết đoán nói: "Dù bây giờ Bùi Lăng không phải vạn kiếp Hóa Thần, chắc chắn cũng lấy được cơ duyên to lớn gì đó!"

Lệ Vô Cữu không nhịn được mừng rỡ, chợt nói: "Tốt, ta hiểu được."

Phù lục bằng ngọc nhanh chóng dập tắt.

Truyền âm kết thúc, Lệ Vô Cữu ổn định tâm thần, lúc này mới mỉm cười đi ra từ sau trướng.

Gian ngoài, rất nhiều tộc lão đều đang nín thở nhìn chăm chú chờ đợi, thấy gia chủ vui vẻ đi ra, không đợi Lệ Vô Cữu mở miệng đã có một tên tộc lão vượt lên trước hỏi: "Bùi Lăng thật sự là vạn kiếp Hóa Thần?"

Lệ Vô Cữu nhẹ gật đầu, sau đó giấu đi về vui mừng, nghiêm mặt nói: "Lão tổ đã tự mình kiểm tra Mệnh Hồn đăng của Bùi Lăng, hắn có tiên ý che đậy, có thể không cần tông môn giúp đỡ đã tự che giấu thiên cơ. Cho dù là lão tổ, hiện tại cũng không thể thông qua Mệnh Hồn đăng, khóa chặt tung tích dấu vết."

"Khả năng Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần đã là chín phần chín!"

"Tốt!" Đám tộc lão lập tức vui mừng, rối rít vỗ tay nói: "Hay lắm hay lắm!"

"Lúc trước Tông Chủ đồng ý việc của Thánh Nữ và Bùi Lăng, chúng ta còn cảm thấy kẻ này xuất thân hàn vi, không xứng với đích nữ Lệ thị ta, bây giờ xem ra, Tông Chủ thật sự mắt sáng như đuốc, là ánh mắt chúng ta thiển cận."

"Lúc hai người bọn họ chưa tổ chức đại điển đạo lữ, Thánh Nữ đã rất coi trọng Bùi Lăng, vì thế trong tộc còn có một vài lời bàn tán, nhưng kiêng dè Thánh Nữ mới không dám nhiều lời. Quả nhiên Thánh Nữ đúng là thiên kiêu đỉnh phong của Lệ thị ta, chỉ với tầm nhìn này, đã đủ khiến rất nhiều người theo không kịp..."

Chương 1350: Vừa rồi đang đấu pháp (2)

"Mặc dù Bùi Lăng này có xuất thân không tốt, nhưng cho tới nay mới nhập đạo bao nhiêu năm, đã có thành tựu như thế này, đúng là ông trời tác hợp với Thánh Nữ...

"Lệ thị ta sẽ rất hưng thịnh!"

Nghe đám tộc lão mồm năm miệng mười bàn tán, Lệ Vô Cữu khẽ mỉm cười, lại nói: "Thế nhưng, việc này không thể coi thường, lại phái người đi bên Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo điều tra một chút."

Nghe vậy, một tộc lão trực tiếp đứng lên, nói: "Phái người tới quá chậm, để ta tự mình đi Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo một chuyến!"

Lệ Vô Cữu gật đầu: "Vậy làm phiền Bát thúc."

Tộc lão kia nhanh chóng rời đi.

Qua khoảng thời gian đốt một nén hương, Lệ Vô Cữu cảm giác được ngoài trướng của hắn ta có người thỉnh cầu đi vào, hắn ta tâm niệm vừa động, tạm thời mở trận pháp ra.

Ngay sau đó, tên tộc lão này bước vào bên trong, chờ Lệ Vô Cữu lại phát động trận pháp ngăn cách thần niệm dò xét một lần nữa, đã không kịp chờ đợi mở miệng: "Đã xác định!"

"Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo, bao gồm cả bên ngụy đạo căn bản không có ai thấy rốt cuộc là ai đang vạn kiếp Hóa Thần."

"Bọn họ chỉ thấy được vạn kiếp, chỉ có thể xác định có người độ kiếp ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc trước Bùi Lăng, nghe nói lúc ấy Chung Quỳ Việt Cức có tu vi Hóa Thần kỳ, cho nên mới tưởng Chung Quỳ Việt Cức là người vạn kiếp Hóa Thần"

Nghe vậy, trong lòng tất cả người Lệ thị đều chắc chắn.

Đây thật sự là tin tức vô cùng tốt!

Lệ Vô Cữu lập tức phân phó: "Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo cũng không biết chân tướng, vậy tạm thời giữ bí mật chuyện này, có thể giấu giếm bao lâu thì giấu giếm bao lâu!"

Đám tộc lão rối rít đồng ý, ai nấy mặt mũi hồng hào, vui vẻ ra mặt.

Dù sao, lần này Bùi Lăng lại thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến chính thê Tô Ly Kinh trước mặt mọi người, nếu việc hắn là vạn kiếp Hóa Thần truyền đến tai Tô Ly Kinh, chắc chắn đối phương sẽ không tiếc tất cả, thậm chí làm trái với môn quy cũng muốn diệt trừ Bùi Lăng!

Hiện tại ở Trọng Minh tông, Tô Ly Kinh là Tông Chủ, chấp chưởng toàn bộ đại quyền Thánh tông.

Một khi đối phương không quan tâm trả giá, muốn đối phó một đệ tử, cho dù là Thánh Tử cũng có rất rất nhiều thủ đoạn.

Cách đơn giản nhất là trực tiếp khai chiến với Lệ thị.

Tô Ly Kinh xuất thân Chẩm Thạch Tô thị, một khi công khai trở mặt với Lệ thị, chắc chắn Chẩm Thạch Tô thị sẽ tham gia vào.

Còn Tư Hồng thị... Thánh Tử Thánh Nữ thế hệ này đều là người Cửu A Lệ thị, Tư Hồng thị ước gì có thể để trống một vị trí, tiện tranh giành vị trí Thánh Tử một lần nữa.

Đến lúc đó, có lẽ Tư Hồng thị sẽ không đích thân tham gia, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm cung cấp sự giúp đỡ, thiên vị cho Tô thị.

Nghĩ tới đây, Lệ Vô Cữu nói: "Hôm nay nghị sự, nếu không có việc quan trọng gì khác, vậy đến đây đi."

Các tộc lão tốp năm tốp ba rời đi, hắn ta lại trở về sau trướng, lấy ra kia tấm Truyền Âm Phù dùng để truyền âm cự ly xa với Bùi Lăng, lập tức thôi động...

Hành cung bạch cốt.

Trong điện.

Rèm châu chưa nghỉ, ao nước vẫn nhộn nhạo.

Một tấm Truyền Âm Phù lơ lửng giữa không trung.

Trong hồ nước, Bùi Lăng che miệng Tư Hồng Khuynh Yến, trong lòng vô cùng nóng nảy.

Lúc này, trên Truyền Âm Phù lấp lóe ánh sáng nhạt, truyền ra giọng nói của Lệ Vô Cữu: "Bùi Lăng, vì sao vừa rồi gián đoạn truyền âm?"

Da đầu Bùi Lăng tê dại trả lời: "Vừa rồi ta... Đang đấu pháp với người ta!"

Vừa dứt lời, Tư Hồng Khuynh Yến lại bắt đầu không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng "ô ô ô", tay chân uốn qua uốn lại, đập mặt nước vang lên "rào rào".

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, hắn đã dừng động tác, nhưng Tư Hồng Khuynh Yến lại tự mình hành động!

Mặc dù lần này tiếng động không lớn, lại cũng không tính là nhỏ, chắc chắn nhạc phụ Lệ Vô Cữu đã nghe được!

Nhớ lại lần trước nhạc phụ còn khuyên bảo hắn, đừng phụ lòng Lệ sư tỷ, hiện tại lại bị đối phương bắt được...

Bùi Lăng vội vàng muốn giải thích, đã thấy Lệ Vô Cữu như không nghe thấy cái gì hết, tiếp tục nói: "Đấu pháp? Vậy ngươi cẩn thận, chú ý an toàn."

Ngay sau đó, Lệ Vô Cữu lại nói: "Tiếp theo, ngươi tu luyện thật tốt, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được xuất hiện, càng không được về tông môn."

"Tông Chủ đã quyết ý muốn giết ngươi, chỉ cần sống qua đợt này, sẽ đến lúc biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay"

"Soạt"..."soạt": "rầm râm": "Ào ào"... Trong điện không ngừng vang lên tiếng nước, sóng nước sinh gió, rèm châu lay động, tiếng châu ngọc đập vào nhau vang lên theo, miệng Tư Hồng Khuynh Yến bị hắn che kín, vẫn không cam lòng phát ra tiếng "ô ô ô".

Bùi Lăng đổ mồ hôi lạnh, luôn miệng nói: "Phải! Đúng!"

Lúc này, trong Truyền Âm Phù tiếp tục vang lên giọng Lệ Vô Cữu: "Lần này truyền âm cùng ngươi, chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện tiếp theo của ngươi."

"Ngươi đã đi vào Hóa Thần, chắc chắn phần lớn tài nguyên trong tay đã không dùng được nữa."

"Lần này Lệ thị đặc biệt chuẩn bị một khoản tài nguyên cho ngươi, chắc đủ để ngươi tu luyện một đoạn thời gian."

"Soạt"..."soạt": "rầm rầm"... Tiếng nước trong điện càng lúc càng lớn, trong bể tắm mấy trượng vuông gần như có cảm giác bành trướng bọt nước bay vút lên.

Chương 1351: Lần sau đến Độ Ách uyên báo thù

Nhưng từ đầu đến cuối, Lệ Vô Cữu lại như không nghe thấy cái gì hết, không thể hiện bất kỳ sự khó chịu gì với Bùi Lăng.

Bùi Lăng vô cùng lo lắng nhưng sâu trong lòng lại dần dầng lên một loại cảm giác kỳ quái vặn vẹo như cấm kỵ, đặc biệt là hiện tại hắn không nhúc nhích, Tư Hồng Khuynh Yến ở bên kia chủ động... Điều này khiến bây giờ hắn không thể bình tĩnh được!

Chỉ nghe Lệ Vô Cữu nói tiếp: "Lệ thị sẽ sắp xếp người đưa cho khoản tài nguyên này cho ngươi, ngươi nói đại khái địa điểm, ở bên đó chờ là được."

Bùi Lăng vội vàng đáp: "Đa tạ phụ thân, ta đang ở Linh Thủy phường thị."

Linh Thủy phường thị là giao giới giữa Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi tháp, bên trong tốt xấu lẫn lộn, xung quanh địa thế hiểm trở, có không ít kẻ liều mạng ẩn nấp trong đó. Thậm chí còn có một số đệ tử Vô Thủy sơn trang có suy nghĩ tu luyện tâm tính, ở lâu đài trong phường thị.

Vì vậy, mặc dù trông Linh Thủy phường thị như tán tu tụ tập, nhưng đủ loại tin tức nhạy bén.

Trải qua sự cân nhắc trong những ngày qua, Bùi Lăng dự định tiếp theo sẽ đến phường thị nghỉ ngơi.

Nói xong, Bùi Lăng cũng chưa quên việc chính, lập tức hơi chột đạ hỏi: "Đúng rồi, phụ thân, xin hỏi Lệ thị có ghi chép liên quan đến Độ Ách uyên không?"

Lệ Vô Cữu hơi ngạc nhiên: "Độ Ách uyên?"

Do dự một lúc, hắn ta nói tiếp: "Đó là nơi ngụy đạo dùng để giam giữ một vài người tự do, cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa đề phòng nghiêm ngặt... Nếu ngươi muốn, lão phu sẽ đặt tình báo có liên quan mà Lệ thị nắm giữ ở trong số tài nguyên lần này, đến lúc đó ngươi tự đọc đi."

"Còn có, trước kia chỗ đó cũng hơi kỳ quái, sau khi trải qua sự cải tạo của ngụy đạo, một khi đi vào bên trong, sẽ rất khó thoát thân"

"Ngoại trừ cái đó ra, đây thật sự là một nơi ẩn thân tốt."

Bùi Lăng vội nói: "Vâng, đa tạ phụ thân"

Lúc này hàm dưới của hắn căng cứng, trán nổi gân xanh, bắp thịt quanh người cuồn cuộn, trong lòng âm thầm thúc giục Lệ Vô Cữu nhanh chóng kết thúc truyền âm...

Lại nghe Lệ Vô Cữu ý tứ sâu xa nói: "Bùi Lăng, Lệ thị vẫn rất coi trọng ngươi."

"Nếu gặp phải rắc rối gì, nhất định phải nhớ kỹ kịp thời liên hệ với Lệ thị ta."

"Đừng vì mặt mũi nhất thời, phí hoài tiền đồ tốt đẹp của mình"

"Còn có, tu sĩ chúng ta chỉ mong tiêu dao khoái hoạt, có phong lưu một chút cũng không phải việc gì lớn."

"Chỉ cần nhớ kỹ, Liệp Nguyệt mới là đạo lữ duy nhất của ngươi."

"Cũng là chính thê kết tóc của ngươi!"

Nói xong, không đợi Bùi Lăng nói cái gì, Truyền Âm Phù dập tắt rơi xuống từ giữa không trung.

Bùi Lăng khẽ giật mình, ngay một lúc trước Lệ Vô Cữu truyền âm với hắn còn cố ý cảnh cáo hắn, đừng làm việc có lỗi với Lệ sư tỷ, sao lần này...

Không đợi tiếp tục suy nghĩ, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên tránh khỏi bàn tay của hắn đang che miệng đối phương!

"Bùi Lăng! Nghiệt súc nhà ngươi! Ngươi mơ tưởng... A..."

"Dừng... Dừng lại..."

"Tha cho bản cung..."

Tư Hồng Khuynh Yến vừa yêu kiều cầu xin tha thứ, vừa tiếp tục tự hành động.

Vừa rồi Bùi Lăng bị kìm nén thời gian quá dài, lúc này đâu chịu được kích thích như vậy? Lập tức vỗ một tay xuống, sau đó toàn tâm toàn ý vùi đầu tiếp tục "đấu pháp".

Trong bồn tắm, bọt nước càng lúc càng lớn, tiếng nước ồn ào dấy lên từng cơn gió lớn, rèm châu treo cao tung bay bốn phía.

Tiếng châu ngọc va đập không ngừng vang lên bên tai...

Mấy ngày sau.

Núi xanh xa xôi, nước biếc lưu luyến.

Trong hành cung bạch cốt tọa lạc giữa sơn thủy, đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Bùi Lăng áo đen giày đen đạp không mà đứng, hắn không cẩn thận lại đóng vai nhân vật vài ngày, hiện tại nhất định phải đi!

Hơi phân biệt phương hướng, Bùi Lăng lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Lúc này, trong hành cung bạch cốt.

Trong chính điện, bản thể Tư Hồng Khuynh Yến xụi lơ trên bảo tọa, váy sam tán loạn, trên cổ thon dài trắng nõn còn đeo vòng cổ, tóc đen rủ xuống, trên đầu lại dựng đứng một đôi tai mèo sinh động như thật, lông xù run lên một cái.

Thân thể nàng mềm mại yêu kiều, cảnh xuân ẩn hiện, trên mặt đất ngổn ngang ném rất nhiều thứ, có thể nói rực rố muôn màu.

Ngoài ra, hai bộ hóa thân của nàng, một bộ bị còng ở trong lồng đứng cách đó không xa, xung quanh có gai sắt vờn quanh, chỉ hơi động đậy, trên da thịt tuyết trắng lại bị đâm ra một loạt vết máu đỏ thắm, không thể không duy trì một tư thế đứng thẳng ngẩng đầu ưỡn ngực, không dám lay động chút nào.

Một bộ khác bị ném ở dưới thềm son, một chiếc áo choàng bị vò rối tùy ý vứt xuống, che lại đầu mặt.

Bản thể và hai bộ hóa thân đều bị miếng vải đen bịt kín hai mắt, còn bị Bùi Lăng ra lệnh không được sử dụng thần niệm thăm dò ngoại giới.

Sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến ửng hồng, eo nhỏ nhắn lắc lư, nhưng chờ giây lát vẫn không thấy Bùi Lăng có động tác.

Nàng đột nhiên vô cùng xấu hổ giận dữ nói: "Bản cung... Bản cung sẽ không khuất phục..."

Nhưng lại đợi nửa ngày, vẫn không thấy Bùi Lăng có bất kỳ đáp lại nào.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức lặng lẽ triển khai thần niệm, đã thấy trong toàn bộ quảng điện căn bản không có bóng dáng của Bùi Lăng.

Chương 1352: Hóa thân Hóa Thần (1)

Phạm vi thần niệm của nàng nhanh chóng mở rộng bao phủ, chẳng mấy chốc phát hiện lúc này trong hành cung bạch cốt ngoại trừ mình đã không có một ai.

Nàng một phát tránh tất cả trói buộc trên người, hai bộ hóa thân nhanh chóng hóa thành hai đạo huyết ảnh chui vào trong cơ thể nàng.

Xoay người ngồi dậy, sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến tức giận, ánh mắt tàn nhẫn, Bùi Lăng đáng chết!

Dám coi nàng là lô đỉnh tùy ý thải bổ, hơn nữa còn buộc nàng dùng hai bộ hóa thân cùng hầu hạ!

Như thế vẫn chưa đủ, đối phương lại còn đeo một chiếc vòng cổ chỉ súc vật mới dùng cho nàng, huyễn hóa ra tai thú chỉ Yêu tộc thấp hèn mới có!

Nàng đường đường là Tông Chủ phu nhân, lại bị một đệ tử đối xử ngang ngược như thế, muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp như thế... Hơn nữa còn nhiều lần ngay trước mặt Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Yến Tê thành, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông, Tông Chủ Tô Ly Kinh, Cửu A Lệ thị!

Chỉ sợ thiên hạ đều biết chuyện này!

Lẽ nào lại như vậy!

Lần này mình chịu thiệt thòi lớn như thế, nhất định nói rõ sự tức giận của mình cho phu quân Tô Ly Kinh biết!

Nghĩ đi nghĩ lại, vẻ ửng hồng trên mặt Tư Hồng Khuynh Yến càng tăng lên, hai mắt mê ly, không nhịn được phát ra một tiếng ưm quyến rũ tận xương.

Ngay sau đó, nàng lập tức lấy lại tinh thần, che giấu vẻ mặt, ngắm nhìn những dấu vết do Bùi Lăng để lại khắp nơi trên người, chậm rãi đứng dậy đi đến bể tắm ở phía sau.

Lần sau, nhất định phải khiến Bùi Lăng trả giá đắt!

Cũng không biết Bùi Lăng có đi Độ Ách uyên hay không, nếu đối phương thật sự đi Độ Ách uyên... Ha ha! Vậy đi Độ Ách uyên giết đối phương!

Ở nơi kia, loại người gì cũng có.

Vừa hay để tất cả mọi người đều nhìn thấy kết cục khi chọc giận Tư Hồng Khuynh Yến nàng!

Tư Hồng Khuynh Yến chậm rãi bước đi trong hành cung bạch cốt trống rỗng, xiềng xích trên vòng cổ kéo trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Lại mấy ngày sau.

Giữa dãy núi cao lớn xinh đẹp, một tòa sơn động giấu kín ở chỗ sâu.

Xung quanh sơn động hoa đua nở liễu xum xuê, nước chảy róc rách.

Dây leo um tùm rậm rạp như thác nước rủ xuống, che đậy cửa hang cực kỳ chặt chẽ.

Giữa cỏ cây trông như bình thường lại hiện ra đủ loại trận pháp, cấm chế, cạm bẫy...

Trong động.

Trên một khoảng núi đá bằng phẳng, đặt một bồ đoàn pháp bảo.

Bùi Lăng cởi trần thân trên để lộ ra cơ bắp căng chặt rõ ràng, ngồi xếp bằng trên đó, đang nhắm chặt hai mắt vận chuyển công pháp.

Khí tức quanh người hắn chợt mạnh chợt yếu, biến ảo chập chờn.

Tất cả đường vân màu đỏ sậm lưu lại lúc Hóa Thần bắt đầu không ngừng tập trung ra sau lưng.

Một lát sau, tất cả đường vân đỏ sậm hội tụ thành một khuôn mặt người mềm mại xinh đẹp. Ngay sau đó, khuôn mặt người này như được rót vào sinh cơ, chậm rãi mở hai mắt ra.

Sau đó, từng chút một đi ra ngoài từ sau lưng Bùi Lăng, hóa thành một nữ tử kiều diễm xinh đẹp, đó là Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan!

Lúc này Bùi Lăng mới phát hiện, hóa thân mà hệ thống tạo giúp hắn là một nữ tử!

Hơn nữa, còn dùng thi thể nữ tu Tố Chân Thiên kia!

Lúc này, toàn thân Mạc Lễ Lan trần truồng, nàng vẫy tay lấy ra túi trữ vật của Bùi Lăng, nhanh chóng lấy một bộ áo bào màu đen kiểu dáng đơn giản từ đó, phủ thêm lên đầu vai.

Bùi Lăng chưa ổn định khí tức, lúc này mới dần ổn định lại.

Chia hóa thân ra bên ngoài cơ thể, hắn lập tức yếu đi rất nhiều.

Hơn nữa, bộ hóa thân này hơi kỳ quái!

Ngoại trừ là thân nữ tử, hình như đối phương có ý thức độc lập?

Còn đang nghi ngờ, Bùi Lăng lại nghe Mạc Lễ Lan thản nhiên mở miệng nói: "Không biết là vị tiên hữu nào chuyển thế trùng tu?"

Tiên hữu?

Bùi Lăng khẽ giật mình, rõ ràng Mạc Lễ Lan này là đệ tử Tố Chân Thiên, sao mới mở miệng lại là phong cách của Vô Thủy sơn trang?

Nhưng ngay sau đó cả người hắn lập tức cứng đờ, lông tơ sau lưng dựng đứng, suýt chút ngay cả huyết dịch cũng ngưng kết!

Giọng nói này... Là vị công chúa triều đình kia trong Đọa Tiên mộng cảnh!

Đây không phải Mạc Lễ Lan!

Mà là ý chí đọa tiên!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng như rơi vào hầm băng!

Ngay lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên:

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 4.0 hoàn thành thăng cấp!"

"Leng keng! Căn cứ vào đánh giá phản hồi của ký chủ, lần thăng cấp này chữa trị những thiếu sót sau..."

"Chữa trị một: Trong lúc đầy đủ số lượng lô đỉnh, uỷ thác công pháp [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], chỉ đưa tặng một lô đỉnh thiếu...

"Chữa trị hai: Trong lúc có không chỉ một đạo lưc, uỷ thác [Vô Danh công pháp 1, chỉ song tu với một đạo lữ thiếu..."

"Chữa trị ba: Dưới tình huống ký chủ không bị thương, không phán đoán là công kích ngoại giới..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 4.0 hết lòng trung thành phục vụ ngài, hệ thống của ngài càng thêm trí năng!"

Nghe xong tiếng nhắc nhở của hệ thống, vốn Bùi Lăng cảm giác tình huống đã đủ tôi tệ, nào biết được chỉ mới bắt đầu.

Hệ thống thăng cấp 4.0 là đang thăng cấp thứ gì?

Nhưng đúng vào lúc này, Mạc Lễ Lan đột nhiên đưa tay, một đạo đao khí huyết sắc tích tụ lực lượng đến cực điểm lập tức chém tới!

Xoạt!

Đao khí cô đọng như thực chất, huyết quang tươi đẹp, sắc bén vô song, nơi đi qua dường như không gian cũng vỡ ra từng khúc!

Chương 1353: Hóa thân Hóa Thần (2)

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, tâm niệm vừa động, đao khí lập tức dừng lại ở chỗ chỉ cách hắn chút xíu, nhẹ nhàng chống đỡ mi tâm của hắn, lại không thể tiến thêm chút nào!

Mạc Lễ Lan tiếp tục ra tay, hai con ngươi nàng đột nhiên chuyển thành thuần trắng, cùng lúc đó xung quanh đột nhiên tối xuống.

Bóng tối sền sệt như vô cùng vô tận, chảy ra từ hư không, trong khoảnh khắc toàn bộ sơn động như bị na di vào Vĩnh Dạ hoang mạc, lại không có bất kỳ một tia sáng gì.

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Trong bóng tối, tiếng gió đột nhiên vang lên!

Đao khí giăng khắp nơi, không thấy rõ số lượng, cũng không biết phương hướng của nó, dường như có thể chém Bùi Lăng thành muôn mảnh trong khoảnh khắc...

Trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, Cửu Phách Đao xuất hiện ở lòng bàn tay, thần niệm của hắn khó mà triển khai ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng trong bóng tối trước mặt lại không bị hạn chế chút nào.

Xoạt xoạt xoạt...

Oanh! !!

Trong bóng tối, vô số đao khí dày đặc lực lượng không có sai biệt đánh vào nhau, tất cả trận pháp bố trí cả trong lẫn ngoài sơn động chịu sự xung kích to lớn, từng cái nổ tung, tổn hại gần như không còn lại không có tác dụng.

Ngay sau đó, toàn bộ sơn động, thậm chí cả ngọn núi cũng bắt đầu lay động, rên rỉ, đổ sụp...

ầm ầm...

Trong tiếng động to lớn, bụi mù tràn ngập, núi đá đi loạn, suối ngầm trào ra, không biết bao nhiêu sinh linh vốn đang ẩn nấp phát ra tiếng kêu hoảng sợ, liều mạng chạy trốn.

ầm ầm... Ẩm âm...

Tiếng đổ sụp không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng gào thét của phi cầm tẩu thú, mặt đất không ngừng chấn động, dòng sông điên cuồng cuồn cuộn...

Sau một hồi lâu, bóng tối biến mất, chỉ thấy sắc trời sáng sủa trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, sơn động đã sớm biến mất, không, là cả ngọn núi lớn đã bị san thành đất bằng.

Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan cùng đạp không mà đứng, phía dưới là đống đổ nát cảnh hoàng tàn khắp nơi, giằng co từ xa.

Mây mù cuồn cuộn trong vùng núi, màu xanh khắp nơi.

Sương mù tràn ngập quanh quẩn, tay áo lay động.

Trong giây lát không nói chuyện, Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhìn qua Mạc Lễ Lan, lực lượng của đối phương đồng căn đồng nguyên với hắn, khí cơ giao hòa không trở ngại như một thể, hiển nhiên là hóa thân của hắn.

Có lẽ là vì ý chí đọa tiên, hóa thân này có thể chống lại mệnh lệnh của hắn ở một mức độ nào đó!

Thế nhưng, hiện tại hắn có thể cưỡng ép khống chế lực lượng hóa thân này, lực lượng mà bản thể hắn khống chế, hóa thân lại không thể nhúng chàm, có thể thấy được điều này từ trong lúc chiến đấu vừa rồi.

Ý chí đọa tiên này... Hình như căn bản không uy hiếp được hắn? ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hỏi dò: "Ngươi tên gì?"

Ý chí đọa tiên đánh giá hắn, không trả lời mà hỏi lại: "Ban đầu bộ vật chứa này tên là gì?"

Bùi Lăng nói: "Mạc Lễ Lan."

Ý chí đọa tiên nhanh chóng nói: "Sau này ta là Mạc Lễ Lan."

Bản thể của hắn tôn quý cường đại cỡ nào, hiện tại bộ vật chứa này không chỉ vô cùng yếu đuối, còn là hóa thân của Bùi Lăng, tất nhiên không thể sử dụng cái tên đã từng!

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục thử dò xét: "Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?"

Ý chí đọa tiên, không, là Mạc Lễ Lan không chút nghĩ ngợi nói:

"Ta muốn thức tỉnh từ trong mộng cảnh vô tận..."

"Nếu ngươi bằng lòng giúp đỡ ta, đợi sau khi ta thật sự thức tỉnh, có thể làm ba chuyện cho ngươi."

"Nhớ kỹ!"

"Toàn bộ Bàn Nhai giới không có việc mà ta không làm được!"

"Bao gồm để ngươi cởi bỏ trần cốt, đắc đạo thành tiên!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng cười ha ha.

Nếu hắn tin lời này, vậy hắn thật sự uổng phí thời gian ở Ma môn lâu như vậy!

Hiện tại, mặc kệ đối phương nói ra điều kiện mê người đến mức nào, hắn cũng không thể lấy tính mạng của mình di cược với chữ tín của đối phương.

Hơn nữa, đây là tiên nhân!

Cho dù là đọa tiên, cũng là "Tiên" chân chính.

Dù đối phương lập xuống lời thề tâm ma, hoặc là dùng cách có thể hạn chế toàn bộ Bàn Nhai giới, hắn cũng không tin tưởng đối phương.

Bởi vì đủ loại thủ đoạn có sự trói buộc cường đại với tu sĩ, chưa chắc đã có tác dụng với tiên nhân.

Thế là, Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Giúp ngươi thức tỉnh từ trong mộng cảnh cũng không có vấn đề, nhưng hiện tại tu vi của ta không đủ, ta đã từng có Tiên thể, bị chia ra phong ấn ở trong U Tố mộ và Phù Sinh cảnh"

"Ta không cần ngươi làm ba chuyện cho ta...

"Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chút sức lực, giúp ta đoạt lại lực lượng trước kia là được."

Trong mắt Bùi Lăng, không biết bốn khu vực nguy hiểm đã tồn tại bao lâu ở Bàn Nhai giới, đọa tiên vẫn ngủ say ở Vĩnh Dạ hoang mạc, tất nhiên chỉ biết rất ít những việc xảy ra ở ngoại giới.

Trước đó đối phương xưng hô với hắn là tiên hữu, chắc chắn là có hiểu lầm gì với hắn.

Đều là tiên nhân, bản thể của đối phương bị giam ở Vĩnh Dạ hoang mạc, bản thể kia của hắn bị vây ở U Tố mộ và Phù Sinh cảnh, cũng cực kỳ hợp lý?

Dù sao lời này bị đối phương vạch trần, Bùi Lăng cũng không lo lắng.

Hiện tại đối phương đã bị hệ thống luyện chế thành hóa thân của hắn, không giết được hắn!

Thấy sắc mặt Mạc Lễ Lan lạnh nhạt, không nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng, nàng bình tĩnh hỏi: "Giúp ngươi như thế nào?"

Chương 1354: Linh Thủy phường thị

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng không thay đổi, hắn cũng mặc kệ đọa tiên tin hay không, trùng hợp ở Phù Sinh cảnh còn có một ván cờ chờ hắn...

Thế là hắn lập tức trả lời: "Hiện tại phải tìm một nơi để tăng tu vi của bộ vật chứa này lên một chút"

"Chờ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, sẽ đi Phù Sinh cảnh một chuyến"

"Có vị đạo hữu bày một bàn cờ ở nơi đó, chờ tiến về."

Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Bước đầu tiên để ta đoạt lại lực lượng, là đánh thắng bàn cờ kia."

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, nói: "Ván cờ Phù Sinh..."

Tiếp theo lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Sau đó?

Sao hắn biết sau đó thế nào?

Nghĩ vậy, ngoài miệng Bùi Lăng lại nói: "Trước tiên thắng ván cờ Phù Sinh, sau đó lại nói chuyện kế tiếp."

Mạc Lễ Lan lập tức rơi vào im lặng, hình như đang suy nghĩ về đề nghị của Bùi Lăng.

Một lúc lâu sau, nàng mới đột nhiên gật đầu nói: "Được."

Thấy ý chí đọa tiên dễ nói chuyện như vậy, ngay cả điều kiện cũng không nói, trong lòng Bùi Lăng lại cảm thấy nghi ngờ, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại không cảm thấy đây là chuyện gì xấu.

Ý chí đọa tiên thật sự muốn hợp tác với hắn cũng tốt, giả cũng được, chỉ cần tạm thời đối phương không quấy rối hắn là được.

Về phần sau này...

Phía trên Hóa Thần là Phản Hư.

Phía trên Phản Hư là Hợp Đạo.

Chỉ cần tu vi của mình đạt tới Hợp Đạo kỳ, cuối cùng hóa thân này sẽ không uy hiếp được hắn nữa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Thỉnh cầu tiên hữu bây giờ thay ta đi Linh Thủy phường thị một chuyến, trước tiên lấy tài nguyên tu hành do Lệ thị chuẩn bị giúp ta."

Lần này Cửu A Lệ thị tặng tài nguyên, hắn nhất định phải thu.

Nếu không có đầy đủ tài nguyên tu luyện Hóa Thần kỳ, hắn căn bản không dám sử dụng hệ thống uỷ thác.

Chỉ có điều, bây giờ chắc chắn Tô Ly Kinh muốn loại trừ hắn cho thoải mái, hắn muốn đề phòng lúc tài nguyên lấy Lệ thị, Tô Ly Kinh âm thầm theo dõi tộc nhân đưa tài nguyên Lệ thị cho hắn, trực tiếp để lộ vị trí của hắn.

Mặc dù Cửu A Lệ thị cũng biết nặng nhẹ, làm việc nhất định chu đáo chặt chẽ, nhưng liên quan đến an toàn sống chết của mình, cẩn thận thế nào cũng không đủ.

Hiện tại hắn cố ý chia hóa thân ra ngoài cơ thể, vốn định phái hóa thân đi Linh Thủy phường thị tiếp thu tài nguyên, một khi tình huống không đúng, sẽ trực tiếp bỏ qua hóa thân, bảo toàn bản thể.

Nhưng bây giờ, hóa thân này đã gánh chịu ý chí đọa tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc, vậy hắn hoàn toàn yên tâm.

Thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cứ để ý chí đọa tiên đi liều mạng với Tô Ly Kinh...

Lúc này, Mạc Lễ Lan gật đầu nói: "Có thể. Nhưng ta không biết vị trí Linh Thủy phường thị."

Bùi Lăng cũng chưa từng đến Linh Thủy phường thị, nhưng trước đó vài ngày hắn đã biết được vị trí cụ thể từ trong miệng Tư Hồng Khuynh Yến. Vì vậy, hắn trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản trống không, ghi Linh vị trí Thủy phường thị vào trong đó.

Sau đó giao ngọc giản cho Mạc Lễ Lan, lại lấy ra Truyền Âm Phù mà Lệ thị dùng để liên lạc với mình, cũng đưa tới.

Mạc Lễ Lan tiếp nhận hai thứ này, nhanh chóng kiểm tra ngọc giản một hồi, lúc này gật đầu nói: "Ta đi một lát sẽ trở lại."

Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất, Bùi Lăng cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Vừa nãy tiếng động chiến đấu của hắn và Mạc Lễ Lan ở đây quá lớn, để đề phòng bị người ta phát hiện tung tích, tất nhiên không thể tiếp tục dừng lại ở chỗ này.

Bây giờ Mạc Lễ Lan là hóa thân của hắn, hắn không cần lo lắng đối phương sẽ không tìm được hắn.

Linh Thủy phường thị.

Nơi đây tọa lạc ở giữa núi non trùng điệp, mấy con sông ngòi giao nhau ở bên cạnh phường thị.

Rừng núi nơi này không phải đất lành, chướng khí mọc lan tràn, địa cát tràn ngập, phàm nhân súc vật đều dừng bước ở bên ngoài.

Chỉ có tu sĩ nhập đạo mới có năng lực đi vào phường thị ở sâu trong núi.

Mặt trời lên cao.

Trong phường thị dân náo nhiệt hơn.

Tiếng bán hàng rong rộn ràng chiếm cứ khu vực trung tâm phố dài, hét lớn rao hàng vật phẩm của mình.

Cửa hàng hai bên phố dài cũng dần mở ra, đón đưa tân khách.

Đám người đi qua đi lại nối liền không dứt, tiếng chọn lựa, tiếng trả giá đan xen ầm ĩ khắp chốn.

Trong giây lát, một tin tức truyền bá trong đám người, không lâu sau tất cả mọi người điên cuồng lao tới phòng đấu giá trong phường thị: "Lại tới một nhóm hàng tốt... Nghe nói có một vài thiên tài địa bảo chưa từng xuất hiện ở Linh Thủy phường thị, nhanh đi mở rộng tầm mắt!"

Chẳng mấy chốc, phòng đấu giá đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, có người lớn tiếng hô quát, thúc giục phòng đấu giá bày đồ vật ra, để mọi người giám định thưởng thức một lượt.

Đây là thói quen của Linh Thủy phường thị, phòng đấu giá cũng tốt, cửa hàng cũng được, vật trân quý mới đến sẽ trưng bày công khai, vừa là tạo thế bán giá tốt, cũng là vì khoe khoang thực lực nhà mình, không sợ ngoại nhân nhớ thương.

Lúc này thấy đám người đã tụ tập gần đủ, phòng đấu giá cũng nghiêm túc, lập tức sai người đặt cái bàn ở ngoài cửa, chuẩn bị triển lãm.

Đám người vây xem đều rất biết điều đứng cách đó mấy trượng, nín thở nhìn chăm chú, chờ đợi thiên tài địa bảo xuất hiện.

Chương 1355: Tàn sát (1)

Đúng vào lúc này, một bóng hình yểu điệu xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trong phường thị.

Mạc Lễ Lan tóc dài rối tung, áo bào đen bồng bềnh.

Nhan sắc của bộ vật chứa này vô cùng tốt, ngũ quan tinh xảo, mặt mày xinh đẹp, thoạt nhìn mềm mại thanh tú, mặc một bộ áo bào nam lỏng lẻo, không chỉ không giảm bớt vẻ đẹp của nàng, ngược lại có vẻ quyến rũ tự nhiên thoải mái.

Nàng vừa đi vào phường thị, tu sĩ Kết Đan trở xuống ở xung quanh không có bất kỳ sức lực giãy giụa gì, từng người ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say.

"Bịch, bịch, bịch..." Trên đường dài cứ như cây lúa mạch bị cắt đổ, vừa nãy còn là tình cảnh vô cùng náo nhiệt, lập tức xuất hiện một tình cảnh quỷ dị: Lấy Mạc Lễ Lan làm trung tâm, từng tu sĩ nhanh chóng ngã xuống.

Giống như lúa gạo liên miên bị thổi ngã trong bão tố.

Trong khoảnh khắc, trong tầm mắt thấy ngoại trừ Mạc Lễ Lan chỉ có lẻ tẻ hai, ba người còn có thể đứng thẳng, nhưng thấy tình cảnh này, sắc mặt hai, ba người này đều như màu đất, không hề do dự co cẵng bỏ chạy!

Sự khác thường ở phạm vi lớn như thế, Linh Thủy phường thị nhanh chóng phát hiện sự thường, không lâu sau đã có bốn tên tán tu độn đến, ngăn ở trước mặt Mạc Lễ Lan.

Trong bốn tên tán tu này, người cầm đầu mặt trắng râu dài, ăn mặc tráng lệ, nhìn khí tức là Nguyên Anh kỳ, ba người còn lại là hai nam một nữ, đều có vẻ ngoài xuất chúng, trang phục lộng lẫy, lại là Kết Đan kỳ.

Đánh giá Mạc Lễ Lan một chút, phát hiện khí tức của nàng được che giấu gần như không có, căn bản không nhìn ra tu vi cụ thể, dường như dùng cách gì đó che giấu thực lực, tán tu Nguyên Anh kia lấy lại bình tĩnh, nói: "Lão phu Tương Hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Có phải là thiên kiêu trong số chín môn phái lớn hay không?"

Mạc Lễ Lan lãnh đạm nói: "Không phải."

Nghe thấy đối phương không phải đệ tử chín môn phái lớn, bốn người lập tức thầm thở phào nhẹ nhàng, ngay sau đó thái độ đều thay đổi!

Tương Hữu lập tức trầm giọng quát: "Đạo chích phương nào dám can đảm làm loạn ở Linh Thủy phường thị ta? Ngươi cũng đã biết, chư vị đông gia trong Linh Thủy phường thị đều là cao đồ của Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang! Thu hồi thủ đoạn của ngươi, giao túi trữ vật ra, nếu không..."

Còn chưa nói hết câu, trên cổ hắn ta không có dấu hiệu nào xuất hiện một đầu tơ máu nhỏ xíu.

Sau đó là đầu, ngực, tứ chi...

Phốc phốc phốc...

Tương Hữu đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh!

Huyết hoa đột nhiên phun, bay lả tả rơi xuống như mưa.

Ba tên tán tu Kết Đan kỳ lập tức hoảng sợ, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Mạc Lễ Lan đã đơn giản đánh ra một chướng.

Oanh†l Bọn họ không có chút sức phản kháng nào bị chưởng kình ép thành thịt nát.

Lúc huyết vũ bay lả tả, Mạc Lễ Lan giơ cao cần cổ tuyết trắng, hít sâu một hơi.

Mặc dù bản thể chưa thức tỉnh nhưng sự tự do đã lâu mới có này... Nàng phải hưởng thụ thật tốt!

Nghĩ đến đây, Mạc Lễ Lan lập tức không nương tay, quanh người tràn ngập ra bóng tối vô cùng nặng nề sền sệt, trong khoảnh khắc đã nuốt hết toàn bộ phường thị...

Hai ngày sau.

Một tu sĩ áo bào xám đẩy ra bụi gai, chậm rãi di chuyển ở trong núi.

Bên hông hắn ta đeo kim tháp đặc biệt của đệ tử Luân Hồi tháp, vùng núi phía trước mây mù chen chúc, hình dáng một tòa phường thị như ẩn như hiện, đúng là đích đến trong chuyến này của hắn ta, Linh Thủy phường thị.

Tên đệ tử Luân Hồi tháp này là tu vi Kết Đan kỳ, cũng có chút địa vị trong Luân Hồi tháp, xưa nay lại cực kỳ không đáng chú ý.

Trong đại chiến thảo ngụy lần này, hắn ta chưa từng bị điều lên chiến trường, mà phụ trách thủ vệ một tài nguyên gần đây.

Trên thực tế, hắn ta là ám tử do Cửu A Lệ thị xếp vào Luân Hồi tháp.

Trước đây không lâu, Lệ thị đột nhiên hạ một mật lệnh cho hắn ta.

Yêu cầu hắn ta tiến vào Linh Thủy phường thị, gặp mặt giao một cái rương cho một nhân vật cực kỳ quan trọng.

Nhân vật lần này cực kỳ cơ mật, đến mức cho đến bây giờ hắn ta vẫn hoàn toàn không biết gì về chân tướng, cũng không biết lai lịch thân phận của người nhận, cũng không biết trong rương là cái gì.

Nghĩ đến đây, tu sĩ này không nhịn được vô thức sờ lên ngực, xác nhận chiếc rương lớn khoảng bàn tay cái kia vẫn còn, lúc này mới thầm thở phào.

Bản thân cái rương này đã là một dụng cụ trữ vật, không thể để vào túi trữ vật.

Vẻ ngoài của cái rương này rất phổ thông, lại điêu khắc từng tầng phù văn.

Người liên hệ đã nói rõ ràng cho hắn ta biết, cái rương chỉ có thể do người nhận tự mở ra, một khi những người khác có hành động thử mở ra, sẽ tự bạo ngay tại chỗ.

Gió núi thổi qua tay áo, đi vòng qua một khe núi, thấy Linh Thủy phường thị đang ở trước mắt, tu sĩ này dừng chân, sau khi thần niệm đảo qua xung quanh xác nhận không có ai, lập tức lấy ra Truyền Âm Phù thôi động.

Đợi trên Truyền Âm Phù lấp lóe ánh sáng nhạt, tu sĩ nói: "Tại hạ phụng mệnh Cửu A Lệ thị, đưa một món đồ cho các hạ."

"Không biết bây giờ các hạ đang ở chỗ nào trong phường thị?"

Sau đó một giọng nói lạnh lùng nhanh chóng truyền ra từ trong Truyền Âm Phù: "Trực tiếp đi vào là có thể nhìn thấy ta."

Chương 1356: Tàn sát (2)

Tu sĩ thở phào, thấy chẳng mấy chốc có thể hoàn thành nhiệm vụ, lập tức nói: "Vâng."

Thế là hắn ta thi triển độn pháp, nhanh chóng lướt vào trong Linh Thủy phường thị.

Sau đó, khi hắn ta xuyên qua pháp trận huyễn hóa che giấu phường thị, vừa xuất hiện ở trong phường thị, đã thấy ngày xưa phường thị này luôn náo nhiệt ồn ào phồn hoa, lúc này lại yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Trong tầm mắt là núi thây biển máu, máu chảy thành sông, thật sự vô cùng thê thảm.

Thi khí, tử khí, tanh hôi rất mới tràn ngập toàn bộ phường thị, trộn lẫn vào nhau khiến người ta buồn nôn.

Trong cảm giác, xung quanh không có bất kỳ vật sống gì.

Toàn bộ Linh Thủy phường thị đều bị diệt!

Tu sĩ này không nhịn được đứng chết trân tại chỗ, khóe mắt run rẩy dữ dội, trong mắt đầy sự hoảng sợ.

Linh Thủy phường thị ở khu vực giao giới của hai tông, không biết giấu bao nhiêu kẻ liều mạng, thậm chí rất nhiều đông gia cửa hàng là đệ tử hai tông... Tu vi phường chủ đã là Nguyên Anh hậu kỳ, còn mua sắm đại trận phòng hộ từ Luân Hồi tháp...

Dù đặt ở toàn bộ Bàn Nhai giới, lực lượng phòng hộ của toà phường thị này cũng đứng hàng đầu.

Kết quả bây giờ toàn bộ phường thị lại gặp nạn huyết tẩy?

Hơn nữa, nhìn những thi thể này cũng biết vừa chết chưa được mấy ngày...

Nhận ra điểm ấy, tu sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, lúc này không quan tâm nhiệm vụ, xoay người muốn trốn đi.

Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân "bộp, bộp, bộp" vang lên, đã thấy cuối cùng phố dài có một nữ tu mặt ngọc môi đỏ thắm chậm rãi đi ra.

Ánh mắt nàng yên tĩnh, mặc áo bào đen rộng lớn không vừa vặn, mái tóc đen không buộc tùy ý bay múa, một đôi mắt xinh đẹp ngập nước yên tĩnh nhìn về phía người tới.

Trong chớp mắt thấy Mạc Lễ Lan, trong lòng tu sĩ lập tức hiện ra sự sợ hãi mãnh liệt.

Đối phương che giấu khí tức hoàn mỹ, không hề tiết ra ngoài chút nào như không hề có sự uy hiếp, nhưng hắn ta không nhịn được cả người run rẩy!

Hình như bây giờ hắn ta căn bản không đối mặt với tu sĩ gì, thậm chí cũng không phải đồng loại, mà là một sự tồn tại kinh khủng khó mà miều tả!

Chỉ cần đối phương hơi bất mãn, trong nháy mắt mình sẽ hôi phi yên diệt...

Lúc này, Mạc Lễ Lan lạnh lùng mở miệng: "Đồ đâu?"

Nghe vậy, tu sĩ đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này... Sự tồn tại kinh khủng này là người mà mình phải tìm?

Hắn ta vội vàng lấy ra một cái rương nhỏ được bao bọc bằng gấm vóc từ trong ngực, cúi người rất cung kính giơ lên đỉnh đầu, không dám nghi ngờ thân phận của đối phương.

Mạc Lễ Lan không nói nhảm bất kỳ điều gì, đưa tay đánh một chiêu, gấm vóc tự động mở ra, trực tiếp hút cái rương lớn cỡ bàn tay ở bên trong vào tay, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thấy đối phương đã rời đi, tu sĩ lập tức như kiệt sức thở dốc từng ngụm, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi như vậy, trên người hắn ta toàn là mồ hôi lạnh.

hơi thở ra một hơi, hắn ta lập tức xoay người rời khỏi Linh Thủy phường thị.

Thi triển độn pháp một hơi chạy đi ngàn dặm, cảm giác một lượt xác nhận xung quanh không có ai, lúc này mới nhanh chóng mở túi trữ vật ra.

Bởi vì đến lúc này, đầu ngón tay vẫn đang khó mà khống chế run rầy, hắn ta tốn chút thời gian mới lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế từ bên trong.

Sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói uy nghiêm: "Nhiệm vụ thế nào?"

Tu sĩ cố gắng ổn định nỗi lòng, giọng nói vẫn có vẻ run rẩy trả lời: "Bẩm gia chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vị kia đã đồ sát toàn bộ Linh Thủy phường thị..."

"Cái gì?"

Cảnh nội Vô Thủy sơn trang.

Khe núi hoang vắng.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, đưa tay vạch một cái.

Xoạt!

Một đạo đao khí màu đỏ sậm gào thét mà ra, rơi xuống thuỷ vực phía dưới, lập tức, dòng nước không có dấu hiệu nào lại tách ra, cứ như thể rắn bị chém thành hai khúc, để lộ ra mặt cắt ngang cực kỳ rõ ràng, tôm cá Thủy tộc, rong rêu, nước bùn đá núi, thậm chí còn có một con cá bơi không kịp né tránh, bị cắt làm hai đoạn, dường như nó còn chưa phát hiện cảnh ngộ mà mình gặp phải, còn đang giãy giụa bơi về phía một phương hướng...

Tình cảnh này dừng lại như một bức tranh, thật lâu không thể khép lại, cho đến khi Bùi Lăng thu lại đao ý, vết rách to lớn mới ầm vang khép kín!

Hắn khẽ gật đầu, loại này đao khí tích tụ lực lượng này là hắn đột nhiên học được từ bên ý chí đọa tiên Mạc Lễ Lan.

Một chiêu này chém ra đao khí, tổn hao ít hơn đao khí bình thường rất nhiều.

Nhưng vừa rồi hắn đã liên tục kiểm tra rất nhiều lần, dưới tình huống sử dụng pháp lực giống nhau, uy năng và tốc độ của đao khí đã tích lũy vượt xa đao khí bình thường!

Kiểm tra đao khí xong, tiếp theo Bùi Lăng muốn kiểm tra những thuật pháp Hóa Thần kỳ khác.

Lần trước trong Đọa Tiên mộng cảnh, Bùi Lăng dùng hệ thống uỷ thác tu luyện tất cả hai môn thủ đoạn chỉ Hóa Thần kỳ mới có thể nắm giữ.

[Ngũ Quỷ Thiên La Độn] là một cái trong số đó.

Hiện tại hắn muốn thử một môn thuật pháp Hóa Thần khác, tên là [Âm Hoạch Không Minh trảm].

Đây là đao kỹ đỉnh phong trong truyền thừa Thánh Tử Trọng Minh tông, có tất cả ba thức, nhất thức Đoạn Không Phược Hồn Phách; nhị thức Liệt Minh Mông, Thúc Thiên Địa; tam thức Toái Mệnh, Trảm Đạo Tâm.

Chương 1357: [Âm Hoạch Không Minh trảm]

Tu vi Hóa Thần kỳ chỉ có thể sử dụng thức thứ nhất.

Lúc này Bùi Lăng ngưng thần một lát, rút ra Cửu Phách Đao, chậm rãi giơ lên.

Trưởng đao giơ cao, đột nhiên giữa thiên địa như lướt qua một đao huyết sắc đánh xuống!

Ánh sáng đều là một mảnh huyết sắc, dùng tốc độ mắt thường khó mà bắt giữ, chém ngang mà đi như huyết hà chuyển ngược, vô cùng vô tận huyết sắc che khuất bầu trời, dường như muốn ép toàn bộ không gian trước mặt thành bột mịn!

Nơi huyết quang đến, tất cả mọi thứ dù là sông núi cỏ cây, kiên nham vách đá đều bị chém thành hai, một cái hào rộng to lớn nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất.

Tiếng "răng rắc": "răng rắc" không dứt, theo đó là tiếng tầng nham thạch sụp đổ, sông ngòi đảo lưu, nơi này đang nhanh chóng sụp đổ thành hẻm núi!

Cùng lúc đó, tiếng gió yếu ớt, vô số hồn thể u ám mờ mịt lặng yên hiện ra, theo đó huyết quang rít lên giăng khắp nơi, đột nhiên lôi kéo ra một cái lưới lớn nhưng thưa, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ tầm mắt.

uy năng một đao này vượt xa đao khí tích lũy lực lượng đơn giản, càng cường đại hơn.

Chỉ có điều, tiêu hao pháp lực cũng phải thêm mấy lần.

Lúc độ vạn kiếp ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, tu vi Bùi Lăng chưa hoàn toàn đi vào Hóa Thần, không dùng được chiêu này.

Nếu không, lúc bắt đầu độ vạn kiếp chắc chắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau khi kiểm tra xong một chiêu này, tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, thử thi triển bóng tối mà Mạc Lễ Lan đã bày ra vào lần trước... Tuy ngày đó Mạc Lễ Lan sử dụng chiêu này không có bao nhiêu tác dụng với hắn, nhưng chỉ vì hắn là bản thể của đối phương.

Lúc ấy dùng cảm giác của hắn để quan sát loại bóng tối kia, bản chất của nó tương tự với bóng tối trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Một khi thi triển ra trong chiến đấu, tất cả cảm giác thần niệm của kẻ địch nhân xung quanh, cùng thị lực của bản thân tu sĩ sẽ bị bóng tối phong tỏa.

Dù dùng để giết địch hay chạy trốn, đều là một môn thuật pháp không tệ.

Nghĩ vậy, Bùi Lăng thử đi thử lại.

Chỉ có điều, mặc kệ hắn nhớ lại như thế nào, vận chuyển pháp lực như thế nào, lại hoàn toàn không thể chế tạo ra bóng tối như thế.

Hắn có thể cưỡng ép khống chế lực lượng hóa thân, nhưng bản thể là hắn lại không thể dùng chung thủ đoạn do hóa thân nắm giữ?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng quyết định, lại thử thủ đoạn khác...

Sau đó, Bùi Lăng lấy ra tất cả thủ đoạn đang có trong tay để kiểm tra một lần.

Sau khi tu vi đạt tới Hóa Thần, tất cả thủ đoạn, uy năng của hắn đều có sự nhảy vọt về chất. Thậm chí bây giờ hắn không cần ra tay, chỉ thả ra uy áp của cảnh giới Hóa Thần đã có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh trở xuống không thể chịu nổi...

Lại qua một ngày, nơi xa lóe lên bóng người, trong khoảnh khắc một nữ tu áo bào đen bồng bềnh đã đến gần Bùi Lăng.

Nàng tóc đen môi son, tóc dài rối tung, mặt mày mềm mại, áo bào rộng lớn không thể che hết dáng người linh lung, chính là Mạc Lễ Lan đến Linh Thủy phường thị tiếp thu tài nguyên Lệ thị thay hắn.

Lúc này tâm trạng của Mạc Lễ Lan rất không tệ, sau khi rời khỏi Linh Thủy phường thị, đoạn đường này nàng đuổi theo vị trí của Bùi Lăng, ven đường lại gặp rất nhiều tu sĩ không vừa mắt.

Loại sâu kiến đưa tới cửa này hoàn toàn là nơi trút giận có sẵn.

Vì thế, nàng thuận tay đồ sát không biết bao nhiêu nơi, cuối cùng cảm giác buồn giận vì bị phong cấm vô số năm tháng đã được giải tỏa đôi chút Điều này khiến khuôn mặt nàng cũng có về ôn hòa hơn chút.

Mạc Lễ Lan đạp không mà đứng, lấy ra cái rương nhỏ kia, trực tiếp ném cho Bùi Lăng nói: "Thứ ngươi muốn"

Bùi Lăng tiếp nhận cái rương, nhanh chóng thi triển [U Viêm Phá Vọng Giám] kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì nhưng cũng không lập tức mở ra. Hiện tại, mặc dù Mạc Lễ Lan này là hóa thân của hắn, nhưng đối phương cũng là ý chí đọa tiên làm chủ đạo, nhất định phải để phòng đối phương một chút.

Thế là, Bùi Lăng lập tức không chút thay đổi sắc mặt nói: "Không sai, làm phiền tiên hữu"

Ngay sau đó, hắn dùng thần niệm đảo qua xung quanh, xác định ở đây không có người thứ ba, lập tức đánh một đạo pháp lực vào pháp y trên người, sau đó nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải] "

[Huyết Đao chân giải] là công pháp trong truyền thừa Thánh Tử, có thể tu luyện một đường từ Nguyên Anh kỳ tới Hóa Thần đỉnh phong.

Ở Nguyên Anh kỳ, chủ yếu tài nguyên sử dụng tu luyện môn công pháp này là Huyết Tụy Đan.

Trên người Bùi Lăng còn có rất nhiều loại đan dược này.

Nhưng sau khi đến Hóa Thần kỳ, dược lực của Huyết Tụy Đan đã có chút giật gấu vá vai. Lúc này cần tài nguyên Ngọc Mật Linh Tủy.

Tài liệu chính Ngọc Mật Linh Tủy là mật được ủ bởi linh trùng quý hiếm Ngọc Tu Linh Phong.

Loại linh trùng này không thể do người nuôi dưỡng, chỉ dựa vào thiên sinh địa dưỡng, hơn nữa rất dễ hỏng, động một tí là cả tổ chết bất đắc kỳ tử, vì vậy giá trị liên thành. Bản thân Ngọc Tu Linh Phong có thể làm thuốc, tổ ong, sáp ong của nó không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo cao giai. Quý giá nhất là mật ong do nó sản xuất.

Chương 1358: Uyên ngục dưới lòng đất (1)

Dùng cái này làm vật liệu, cộng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo trân quý, rất nhiều cốt tủy yêu thú cao giai trải qua thủ pháp luyện chế đặc biệt, có thể trở thành Ngọc Mật Linh Tủy phụ trợ Hóa Thần kỳ dùng để tu luyện.

Hiện tại trong cái rương này đặt tài nguyên tu hành mà Lệ thị đặc biệt chuẩn bị cho hắn dùng vào Hóa Thần kỳ.

Trong đó chắc chắn có Ngọc Mật Linh Tủy.

Dù sao đây là công pháp chủ tu hiện tại của hắn, Lệ thị tuyệt đối không sơ suất.

Đúng vậy, hiện tại hắn muốn lợi dụng hệ thống mở ra bảo rương mà Mạc Lễ Lan lấy cho hắn. Đối phương là ý chí đọa tiên, thứ đã qua tay nàng, hắn cũng không dám khinh thường.

Hệ thống thiểu năng thăng cấp nhiều lần như vậy, thủ đoạn tránh né công kích ngoại giới đã càng ngày càng mạnh.

Thật sự có nguy hiểm gì, hệ thống có thể sớm giúp hắn tránh khỏi điều ngoài ý muốn.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Huyết Đao chân giải] cần Ngọc Mật Linh Tủy..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Ngọc Mật Linh Tủy, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, cùng lúc đó Mạc Lễ Lan cũng khẽ giật mình.

Hiện tại nàng cũng đã mất đi quyền khống chế với bộ vật chứa này!

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy hệ thống không lập tức mở bảo rương ra, mà chậm rãi đưa tay phải ra.

Lúc này, Mạc Lễ Lan cũng lập tức vươn cánh tay trái ra...

Lòng bàn tay hai người kề nhau, ngay sau đó Mạc Lễ Lan lại hóa thành đường vân đỏ sậm, hòa vào trên dưới cả người Bùi Lăng.

Theo hóa thân hòa vào bản thể, Bùi Lăng lập tức cảm thấy khí tức của mình tăng vọt, lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong trước đó.

Tận đến giờ phút này, hắn mới bị hệ thống điều khiển, dứt khoát lưu loát mở ra cái rương trước mặt.

Cái rương này chất liệu đặc thù, sau khi mở ra, trong tầm mắt một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn rõ thứ gì. Hệ thống không hề do dự, trực tiếp lấy ra một cái bình men đen từ đó, sau đó một phát mở ra, chỉ thấy trong bình chứa đầy Ngọc Mật Linh Tủy.

Hệ thống trực tiếp giơ bình lên, ngửa đầu há mồm hút vào như cá voi, trong khoảnh khắc đặt nguyên một bình Ngọc Mật Linh Tủy vào trong bụng.

Ngọc Mật Linh Tủy vừa vào miệng, Bùi Lăng lập tức cảm nhận được một luồng dược lực hùng hậu ầm vang bốc lên.

Sau đó, hệ thống tùy ý ném bình đi, bắt đầu chính thức tu luyện.

Giữa chừng pháp y mọc ra gai đâm lưng muốn cắt ngang ủy thác.

Nhưng bây giờ tu vi của Bùi Lăng quá cao, chút tổn thương ở trình độ đó căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì với hắn.

Vì vậy hệ thống căn bản không để ý đến, tiếp tục tu luyện...

Ba ngày sau.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, cuối cùng đã khôi phục quyền khống chế thân thể, cùng lúc đó Bùi Lăng lấy pháp y đã đâm sau lưng hắn thủng trăm ngàn lỗ xé nát!

CMN hệ thống thiểu năng!

Lần thăng cấp này, pháp y không thể cắt ngang tu luyện!

Không, căn cứ vào nhắc nhở thăng cấp chữa trị thiếu sót lần trước, không phải pháp y không thể cắt ngang tu luyện, mà là loại trình độ công kích này không đủ, cho nên mới không thể cắt ngang hệ thống uỷ thác.

"Phải rèn đúc một kiện pháp y có thể đánh ta thành trọng thương?" Bùi Lăng lập tức cau mày, bình thường đúc khí sư rèn đúc pháp y là vì nâng cao lực phòng ngự của tu sĩ.

Kết quả đến chỗ hắn, là ngược lại?

Thế nhưng, dù bây giờ hắn có suy nghĩ này, cũng rất khó áp dụng.

Bởi vì [Chú Khí thuật] mà Bùi Lăng lấy được từ bên Khang Thiếu Dận, bản thân đã dừng lại ở cấp độ Kết Đan kỳ.

Hiện tại tu vi của hắn đã Hóa Thần, rèn đúc một chút pháp y sử dụng cho lô đỉnh Tư Hồng Khuynh Yến dùng cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn rèn đúc một kiện pháp y có thể làm mình bị trọng thương, lại là tuyệt đối không thể nào.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khế lắc đầu, tạm thời còn chưa có cách giải quyết việc pháp y, ngược lại hóa thân gánh chịu ý chí đọa tiên này... Hình như chỉ cần đối phương hòa vào trong cơ thể hắn, sẽ không thể ảnh hưởng đến hắn?

Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng đột nhiên mở miệng nói: "Mạc Lễ Lan, ta muốn giúp ngươi thức tỉnh bản thể trong Vĩnh Dạ hoang mạc, phải làm như thế nào?"

Cơn gió cuồn cuộn, khói xanh thổi qua vạt áo, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Đợi khoảng một khắc, Bùi Lăng cũng không thấy Mạc Lễ Lan có bất kỳ đáp lại nào, lập tức yên lòng.

Hóa thân này cực kỳ không nghe lời, không phải vạn bất đắc dĩ đừng thả ra thì hơn.

Hơn nữa, giữ trạng thái dung hợp còn có thể tăng cường thực lực của hắn!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cảm nhận tu vi hiện tại, tâm niệm vừa động, lấy hắn làm trung tâm, bóng tối cuồn cuộn lập tức tràn ngập phương thiên địa này.

Chương 1359: Uyên ngục dưới lòng đất (2)

Bóng tối này khác với màn đêm bình thường, sền sệt như thực chất, ẩn chứa một luồng cảm giác âm trầm, tĩnh mịch, phá diệt.

Một lát sau, tất cả bóng tối chui vào trong cơ thể Bùi Lăng, xung quanh lập tức khôi phục như thường.

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, sau khi thu hồi hóa thân, hắn cũng có thể dùng thủ đoạn mà hóa thân có thể sử dụng!

Điều này rất không tệ!

Hắn không khỏi mỉm cười, tiếp theo lấy ra chiếc bảo rương mà Lệ thị đưa cho mình.

Hiện tại hệ thống đã giúp hắn kiểm tra cái bảo rương này an toàn, cho nên hắn không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trực tiếp mỡ nó ra.

Thoạt nhìn trong bảo rương vẫn sương mù mông lung, cái gì cũng không thấy rõ.

Nhưng khi Bùi Lăng dùng thần niệm thăm dò vào, lập tức phát hiện không gian bên trong cực kỳ rộng lớn như một tòa cung điện nguy nga, thứ đầu tiên bày ở vị trí bắt mắt nhất là Ngọc Mật Linh Tủy mà [Huyết Đao chân giải] phải dùng đến.

Xung quanh chất đầy đủ loại chai lọ khắc phù văn phong cấm, tràn đầy đủ loại thứ cần thiết tu luyện trong truyền thừa Thánh Tử.

Ngoài ra ở trong một cái góc, còn chất đống rất nhiều linh thạch cực phẩm và thiên tài địa bảo tẩm bổ.

Trên linh thạch chồng chất như núi nhỏ có trưng bày một cái ngọc giản.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ngọc giản ra, đặt lên mi tâm xem xét.

Sau một lúc lâu, hắn như có điều suy nghĩ buông ngọc giản xuống.

Cửu A Lệ thị đúng là một trong tam đại gia tộc Trọng Minh tông, ngay cả Độ Ách uyên mà rất nhiều chân truyền chín môn phái lớn cũng chưa từng nghe nói đến, trong tộc lại có được ghi chép tỉ mỉ.

Căn cứ vào cách miêu tả trong ngọc giản, Độ Ách uyên ở sâu trong lòng đất.

Chỉ có cao tầng nòng cốt năm tông chính đạo mới có thể biết được vị trí thật sự của nó.

Muốn đi vào, chỉ có thể thông qua mấy cái Truyền Tống Trận đặc thù ở địa giới chính đạo, hoặc là thủ đoạn hiếm thấy khác.

Ví dụ như cách tiến vào của Tư Hồng Diệu Ly là thông qua Tư Hồng thị an bài, trông coi một cửa vào truyền tống của Độ Ách uyên, kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài một đoạn thời gian khá dài, sau đó nhân lúc đại chiến chính ma, Độ Ách uyên bị điều động rất nhiều nhân thủ, đục nước béo cò, thay thế một vị nào đó đến nhậm chức "Trượng Trực", lúc này mới có thể trà trộn vào trong đó.

Đương nhiên Bùi Lăng sẽ không sử dụng cách này.

Trong Độ Ách uyên, năm tông chính đạo đều điều động nhân thủ đến trông coi.

Ngàn vạn năm qua không biết toà uyên ngục dưới lòng đất này đã nhốt bao nhiêu ma đạo cự phách tung hoành một thời, cũng có một vài cao thủ chính đạo danh chấn bên ngoài một thời, đột nhiên mai danh ẩn tích, thường cũng là vì nhập ma hoặc là tạo ra sai lầm lớn, bị cầm tù ở đây.

Bởi vì lý do này, bên trong canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt.

Tầng tầng lớp lớp trận pháp, phong cấm chỉ thuật, địa cát trấn áp...

Ngoại trừ cái đó ra, nơi đây còn có chính đạo năm tông nhập gia tuỳ tục, lập ra giới luật ở Độ Ách uyên.

Trong Độ Ách uyên không chỉ giam giữ ma tu, dị tộc và tán tu, nơi đây trước hết nhất là để giam giữ tu sĩ cấp cao năm tông nhập ma hoặc là phạm sai lầm.

Những tu sĩ này có thể tiến vào cao giai, tất nhiên thời gian ở tông môn không ngắn. Lấy tình hình của tông môn chính đạo, có thể nghĩ, dù biết bọn họ nhập ma, phạm sai lầm, trên dưới năm tông cũng rất khó làm đến mức nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Chẳng may có người thân, sư tôn, đệ tử, đạo lữ của bọn họ...

Nhất thời không đành lòng, nghĩ cách thả bọn họ ra, biết đâu sẽ có một trận đại loạn.

Vì vậy, năm tông trấn thủ ở bên ngoài, dựa vào giới luật quản lý nơi đây, ngăn chặn sự tư lợi của bản thân tạo thành chuyện ngoài ý muốn.

Tất cả giới luật nơi đây đều từ từng lực lượng quy tắc tạo thành.

Một khi phạm vào, kết quả vô cùng thê thảm.

Bởi vậy, dù tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần bị cầm tù trong đó, cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa.

Muốn bị bắt vào chỗ kia rất dễ dàng, nhưng sau khi đi vào muốn rời khỏi, lại muôn vàn khó khăn.

Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.

Thứ nhất là tuân theo quy tắc Độ Ách uyên, thật sự hối cải để làm người mới. Sự trói buộc mạnh nhất của Độ Ách uyên là quy tắc của nó. Một khi được quy tắc công nhận, gông xiềng tự giải, cũng khôi phục tự do.

Cái thứ hai là tu vi cường hãn đến mức đủ để sửa chữa quy tắc...

Bùi Lăng chú ý tới trong ngọc giản miêu tả, từ đầu tới đuôi không nhắc tới có thể dùng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chạy ra khỏi Độ Ách uyên.

Xem ra Lệ thị cũng chưa từng thử.

Lúc trước Tư Hồng Khuynh Yến nói với hắn như vậy, hoặc là Tư Hồng thị nắm giữ tình báo có sai lầm với Lệ thị, hoặc đây chỉ là suy đoán của Tư Hồng Khuynh Yến.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Lệ thị có nhắc tới hai cách rời khỏi Độ Ách uyên, thật ra hắn cũng có thể sử dụng.

Dù sao, hắn cũng không làm chuyện ác gì, về việc hối cải để làm người mới này, chắc chắn không phải vấn đề gì.

Về phần tu vi cường đại đến mức có thể sửa chữa quy tắc... Chỉ cần hắn cứ sử dụng hệ thống tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể đạt tới địa vị như thế.

Chương 1360: Ngô thánh thủ (1)

Ngoại trừ cái đó ra, Độ Ách uyên là nơi giam giữ người trọng tội, chắc chắn loại đất cầm tù lưu đày này rất thiếu thốn tài nguyên.

Sử dụng hệ thống uỷ thác tu luyện, đã là cách cực tốt để rời khỏi Độ Ách uyên.

Hiện tại vấn đề chủ yếu nhất lại là Độ Ách uyên có đủ an toàn không?

Nhìn từ tình báo Lệ thị cho, chỉ có tu sĩ tu vi Kết Đan trở lên mới có tư cách bị giam vào Độ Ách uyên.

Đây không chỉ vì tu sĩ tầm thường căn bản không đáng sử dụng Độ Ách uyên, cũng là vì trong toà uyên ngục này địa sát tràn ngập, sau khi tu vi Kết Đan trở xuống đi vào không thể sống sót.

Sau khi tiến vào Độ Ách uyên sẽ ngăn cách với ngoại giới, như một phương thiên địa tự thành.

Vì vậy, không khí nơi đây khác hẳn với năm tông chính đạo khác.

Thứ đầu tiên phải đối mặt là hoàn cảnh sinh tổn. Độ Ách uyên linh khí mỏng manh, lại có địa sát nồng đậm hoành hành, dưới tình huống bình thường căn bản không thể tu luyện. Mỗi tên tù phạm đều phải dựa theo tội, tu vi của mình để hoàn thành việc lao động tương ứng, coi như chuộc tội.

Tiếp theo, bởi vì tù phạm bị giam bên trong đều phạm tội, lại thêm sát khí ăn mòn nên tính tình bạo ngược, một lời không hợp sẽ triển khai quyền cước. Tập tục mạnh được yếu thua rất thịnh hành. Một khi tù phạm xảy ra hỗn loạn, chỉ cần không chết người, nhiều lắm đệ tử chính đạo phụ trách trông coi chỉ cho chút nỗi đau da thịt, sẽ không làm lớn chuyện đến chủ trì công đạo.

Dù sau, những tù phạm này cũng không có ai bị oan.

Để bọn họ đánh lẫn nhau, cuộc sống lo lắng đề phòng rung chuyển thế này cũng là một cách trừng trị, huống chi hành động này còn có thể tiêu hao lực lượng mà bọn họ âm thầm tích lũy, đề phòng gây ra hỗn loạn càng lớn hơn.

Thứ ba là, nguồn gốc tù phạm bên trong rất phức tạp, đối với người trông coi mà nói, tất nhiên sẽ có tình cảm đặc thù với tu sĩ xuất thân chính đạo.

Còn ma tu, tán tu, dị tộc... Cho dù không thiên vị ích kỷ khi trông coi, nhưng có thể tiến vào Độ Ách uyên lại sống sót, cũng không phải loại lương thiện gì.

Điều này khiến bên trong Độ Ách uyên bè phái như rừng, nếu người mới vào trong không có chỗ dựa, cũng không có thủ đoạn, thường biến thành pháo hôi, kết cục thê thảm.

Nói tóm lại, Độ Ách uyên là nơi tránh còn không kịp với tu sĩ tầm thường.

Nhưng đối với Bùi Lăng mà nói, lại không có nguy hiểm quá lớn.

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhẹ gật đầu, so sánh với che chở do Độ Ách uyên ngăn cách ngoại giới mang tới, chút rắc rối ấy không có ảnh hưởng quá lớn.

Về việc thiên địa linh khí mỏng manh, hoàn toàn có thể dùng linh thạch và tài nguyên tu luyện để bổ sung, hiện tại trong tay hắn cũng không thiếu đồ tu hành.

Về phần tập tục mạnh được yếu thua... Điều này cũng thoải mái như về đến nhà.

Về việc rất nhiều bè phía cũng không phải việc lớn gì.

Hiện tại Bùi Lăng thiếu một chỗ an toàn, ổn định để tu luyện, mặc dù Độ Ách uyên có đủ loại tì vết nhưng chung quy là khuyết điểm không che giấu được ưu điểm.

Nhân lúc bây giờ là đại chiến chính ma, vòng canh gác trong Độ Ách uyên suy yếu trên diện rộng, vừa hay hắn có thể đi vào bế quan tu luyện một đoạn thời gian thật tốt...

Đã quyết định, Bùi Lăng lập tức thu hồi ngọc giản và bảo rương, ngay sau đó bóng dáng đã biến mất ngay tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi...

Địa giới Hàn Âm Kiếm tông.

Tiểu Mông thành.

Đây là một tòa thành trì không lớn, tường ngoài đã sớm loang lổ theo năm tháng.

Mặc dù không nhiều người, nhưng mặt trời lên cao đầu đường cuối ngõ cũng coi như rộn ràng, hơi náo nhiệt.

Thành nam.

Dọc theo một con ngõ sâu, đi xuyên qua hai bên đều là tường cao, thỉnh thoảng có một hai nhánh hạnh hoa thò ra ngõ hẻm, cuối cùng là một gian y lư.

Y lư này chiếm diện tích phạm vi cực lớn, người đến người đi, ra vào rất nhiều, từ đầu tới cuối duy trì vẻ không nhiễm bụi trần.

Lúc này, một nam tử áo lam đang đứng trước cửa y lư, đánh giá đám người đi qua đi lại.

"Ngô thánh thủ..." Phàm nhân đi ngang qua rối rít chủ động hành lễ, chào hỏi hắn ta: "Lần này tiểu nhi nhiễm bệnh, nhờ có ngài diệu thủ hồi xuân..."

"Phu quân nhà ta cũng thế, phu quân nhất mạch đơn truyền, chúng ta còn không có con nối dõi, nếu không phải Ngô thánh thủ, chỉ sợ là..."

"Thánh thủ xin nhận một lạy của tiểu lão nhân, lần trước hai tôn nhỉ của tiểu lão nhân chuồn vào trong núi chơi đùa gặp con cọp, lúc đưa tới cũng không có mạch đập, nếu không phải Ngô thánh thủ ra tay cứu giúp, cứ thế giữ được mạng của bọn họ, cả nhà tiểu lão nhân cũng không sống được..."

Các phàm nhân mồm năm miệng mười nói, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo lam tràn đầy sùng kính và biết ơn từ đáy lòng.

Vị Ngô Tầm An này được công nhận là Hạnh Lâm thánh thủ, người được tôn sùng nhất trong Tiểu Mông thành, danh vọng càng trên cả thành chủ, thậm chí ngay cả thành chủ cũng cung kính có thêm với hắn ta.

Dù sao, tuy có nhiều tán tu, nhưng tán tu Kết Đan kỳ đã rất hiếm thấy.

huống chi Ngô Tầm An lấy thân phận tán tu Kết Đan lại bằng lòng ngừng chân ở thành nhỏ, cam tâm ngụy trang thành một đại phu bình thường, thi dược hành y vì rất nhiều phàm nhân, cứu người vô số.

Chương 1361: Ngô thánh thủ (2)

Dù là năm tông chính đạo, phần lớn đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông đều có tính tình ngay thẳng cao ngạo, cũng hơi rộng rãi với hắn ta.

Lúc này, khóe miệng Ngô Tầm An mỉm cười, giọng nói ôn hòa trò chuyện với rất nhiều phàm nhân: "Trương phu nhân đừng đa lễ, lúc lệnh lang còn trong bụng mẹ đã dùng nhầm dược vật, thân thể hơi yếu một ít, nhưng điều dưỡng ba năm năm sẽ trở nên khỏe mạnh"

"Từ gia tiểu nương tử xin đứng lên! Xin đứng lên! Tôn phu chỉ vô tình bị phong hàn, bớt nóng là được..."

"Vị lão trượng này không được, không được... Xin nhanh đứng lên..."

Hắn ta bận rộn chào hỏi một lượt, kiếm cớ quay trở về hậu viện y ư.

Hậu viện không giống với phía trước, lạnh tanh không có một bóng người, một hòn non bộ đứng sừng sững bên hồ, trên núi có xây đình nghỉ mát. Từ vị trí đình nghỉ mát, có thể quan sát toàn bộ tiền đình.

Ngô Tầm An tiện tay bấm một quyết ẩn thân đi vào đình nghỉ mát, nhìn qua phàm nhân ra vào được mấy đệ tử mà mình tùy ý thu nhận dẫn đạo chạy chữa hỏi bệnh, ánh mắt lấp lóe.

Tư chất hắn ta không tốt, mặc dù đạt được cơ hội nhập đạo, nội tình cũng không đủ.

Hao tổn tâm cơ, vốn cũng chỉ có thể dừng bước ở Kết Đan.

Nhưng nhiều năm trước đạt được một cọc cơ duyên ma đạo, hiện tại tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục năm, mượn nhờ tiện lợi của Hạnh Lâm cao thủ, lấy danh nghĩa chữa bệnh để được dẫn dung nhập trong cơ thể phàm nhân toàn thành...

Bước kế tiếp, chỉ cần huyết tế toàn thành, lấy huyết nhục, hồn phách toàn bộ sinh linh trong thành này thúc đẩy sinh trưởng đại dược ma đạo, có thể giúp mình phá vỡ trọng quan, tiến vào Nguyên Anh!

Mặc dù những năm gần đây, vì để tránh gây ra sự nghi ngờ của Hàn Ảm Kiếm tông, thậm chí hắn ta còn lấy vợ sinh con ở Tiểu Mông thành, bày ra dáng về muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, vì vậy qua lại tốt với toàn thành để tích đức tích lũy nhân mạch cho tử tôn.

Nhưng vì đạo đồ, lần hiến tế này cũng không thể bỏ qua cho thê nhỉ!

Đương nhiên, ma đạo chỉ pháp tiến cảnh nhanh chóng, tuỳ tiện phá quan thường mang theo nguy hiểm cực lớn.

huống chi căn cơ hắn ta có hạn, vì vậy nhiều nhất hành động lần này chỉ có thể ngưng tụ ra Phàm Anh, vô vọng với Tiên Anh.

Nhưng đối với Ngô Tầm An mà nói, đã đủ rồi!

Thậm chí nếu không có cọc cơ duyên này, hắn còn không thể Ngưng Anh.

"Đại sự sắp thành, ngàn vạn lần không thể vì cái trước mắt!"

"Mặc dù thành chủ là đệ tử Hàn Ẩm Kiếm tông, lại chỉ là truyền nhân ngoại môn, hơn nữa nhiều năm trước bị thương, tu vi chỉ Trúc Cơ không đủ đáng sợ. Ngược lại mấy ngày nay có mấy vị kiếm tu đồng môn kia đi ngang qua thăm hỏi... Nhất định phải chờ sau khi bọn họ đều rời đi, lại ra tay cũng không muộn..."

"Nếu tạm thời bọn họ không đi, bản tọa sẽ tiếp tục chờ."

"Mấy chục năm cũng chờ được, không quan tâm chút thời gian cuối cùng này"

Nghĩ tới đây, đã thấy một nam tử huyền bào tuổi trẻ theo dòng người, chậm rãi đi vào y lư.

Ngô Tầm An chỉ tùy ý nhìn lướt qua đối phương một chút, cũng không để ở trong lòng.

Người đến không hề tìm đệ tử của hắn ta cầu y hỏi thuốc, mà chỉ yên tĩnh đứng ở trong đình, cũng không có bất kỳ động tác gì.

Ngô Tâm An chú ý tới, trong lòng thấy hơi kỳ quái nhưng nghĩ lại, dù sao cuối cùng sinh linh toàn thành này đều là tế phẩm của mình, cũng lười hỏi đến.

Nam tử huyền bào kia đứng hồi lâu, sau khi một phàm nhân đã từng được Ngô Tầm An cứu mệnh đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua đột nhiên tiến lên, nước mắt nước mũi dúi tiền bạc, thịt chim vào trong tay hắn, luôn miệng nói cảm tạ.

Nam tử huyền bào yên tâm thoải mái nhận lấy, dường như đây vốn là thứ mà hắn nên nhận.

Thấy cảnh này, Ngô Tầm An nhướn mày, mặc dù hắn ta không để ý tiền bạc trong thế tục, nhưng đây là y lư của hắn ta!

Hơn nữa, phàm nhân kia đã khỏi hẳn, mang bao lớn bao nhỏ đến đây, chắc chắn là muốn cảm tạ hắn ta, nam tử huyền bào này không nhận được sự đồng ý của hắn ta, tự mình nhận lấy sự biết ơn và tạ lễ của phàm nhân, thật sự có chủ tâm quấy rối!

Nghĩ tới đây, Ngô Tầm An lập tức đi xuống hòn non bộ, sau khi cởi bỏ ẩn thân quyết lại vội vàng đến tiền đình, thấy nam tử huyền bào kia còn ở trong đình chưa đi, đang muốn tiến lên quát tháo đối phương trước mặt mọi người nhưng vừa mở miệng ra, chợt quên cái gì đó... Hắn ta nhướn mày, trực giác cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như cũng không có chỗ nào không đúng...

Thế là, Ngô Tầm An tiếp tục đứng ở bên cạnh, nhìn người đến người đi.

Lúc này, lại có một người đi đường mang theo đủ loại tạ lễ tiến đến, đi thẳng đến nam tử huyền bào kia: "Con út, nhanh, nhanh dập đâu..."

Ngô Tầm An nghe vậy lập tức giận tím mặt!

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta cùng giống vừa rồi, không hiểu sao khôi phục lại bình tĩnh, dường như không có việc gì xảy ra.

Sau đó, người cảm tạ, xin thuốc, hỏi bệnh nam tử huyền bào kia...

Càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng mấy đệ tử của Ngô Tầm An cũng đi tới, rất cung kính hành lễ vấn an, thỉnh giáo các chứng bệnh khó.

Cuối cùng, tất cả mọi người không để mắt đến Ngô Tầm An, vây chặt nam tử huyền bào đến không lọt một giọt nước...

Chương 1362: Người không biết

Mấy lần Ngô Tầm An muốn đứng dậy ngăn cản nhưng mỗi một lần vừa xuất hiện suy nghĩ này, lại quên mình muốn làm gì.

Cuối cùng hắn ta đứng tại chỗ, như một nhân vật râu ria nhìn xem tất cả việc không liên quan đến mình.

Lúc này, một phàm nhân nói với nam tử huyền bào kia: "Ngô thánh thủ, có thể xem cánh tay này cho ta hay không..."

Nam tử huyền bào gật đầu: "Cầm viên đan dược kia đi hòa tan vào một vạc nước, một ngày uống một bầu là được."

Nhìn thấy tình cảnh này, Ngô Tầm An lập tức giật mình.

Rõ ràng hắn ta mới là Ngô thánh thủ, nhưng vì sao bây giờ tất cả mọi người đều coi nam tử huyền bào tuổi trẻ không có chút chỗ tương tự nào với mình thành hắn ta? !

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Ngô Tầm An đột nhiên rùng mình!

Không thích hợp!

Nam tử huyền bào này không thích hợp!

Toàn bộ y lư đều không thích hợp!

Mặc dù Ngô Tầm An không nhớ nổi ký ức vừa rồi, nhưng từ nơi sâu xa lại cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên từ xương sống.

Rõ ràng là mặt trời chói chang, hắn ta lại như rơi vào hầm băng.

Cảm giác sợ hãi dữ dội lập tức chiếm lấy tinh thần của hắn.

Trốn!

Lập tức trốn! !

Không thể tiếp tục ở trong y lư này nữa!

Nghĩ tới đây, Ngô Tâm An không hề do dự, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hắn ta vừa rời khỏi y lư, chỉ thấy một lão giả cẩm bào đai lưng ngọc đang được mấy gia đỉnh vây quanh, bước nhanh về phía y lư.

Đây là một vị lão gia chủ phú hộ nào đó trong thành, năm trước bị một cơn bệnh nặng suýt chết, dược thạch trên thế gian không có tác dụng, cũng may hắn ta lấy thủ đoạn tu sĩ mới cứu giúp trở về. Từ đây trở thành người ủng hộ đáng tin của hắn ta, có thể nói là nói gì nghe nấy, vô cùng nghe theo.

Lúc trước mỗi lần thấy Ngô Tâm An, đều xuống xe xuống ngựa sớm, hỏi han vô cùng ân cần.

Nhưng bây giờ đối phương chỉ tùy ý liếc nhìn hắn ta một cái, tiếp theo coi hắn ta như một người xa lạ, đôi bên gặp thoáng qua, đối phương trực tiếp đi vào y lư.

Ngô Tầm An ứa ra mồ hôi lạnh, toàn bộ xung quanh y lư đều không thích hợp!

Hắn ta nhất định phải nhanh đến chỗ nhiều người!

Thế là, hắn ta lập tức bước đến khu vực náo nhiệt nhất trong thành.

Trên đường đi, ngày xưa phàm nhân vô cùng tôn sùng hắn ta đều không nhìn hắn ta.

"Ngày hôm nay đau đầu, cũng không biết có phải tối hôm qua bị gió thổi hay không... Trên đầu đường, hai tên nữ quyến đi ra mua kim khâu dùng cây quạt che miệng, xì xào bàn tán: "Uống viên thuốc cũng không thấy khá hơn."

"Hay nhanh chóng đến chỗ Ngô thánh thủ nhìn xem..." Khuê mật đề nghị: "Đừng kéo dài để lại bệnh cũ"

"Đúng vậy, cô nương đừng ăn bậy viên thuốc gì đó do giang hồ lang trung bán, trực tiếp đến chỗ Ngô thánh thủ kia, quyết không sai."

Mấy tên phàm nhân đứng cách Ngô Tầm An không xa, thoải mái thảo luận đi y lư tìm hắn ta hỏi bệnh, nhưng lại coi như không thấy Ngô Tầm An ở trước mặt, dường như hắn ta chỉ là một người đi đường râu ria.

Trên trán Ngô Tầm An ứa ra mồ hôi mịn, tất cả mọi người không biết hắn ta! !

Trong lòng hắn ta càng ngày càng hoảng, hắn ta là tu sĩ Kết Đan, nhưng loại tình huống quỷ dị này lại là từ trước tới nay chưa từng gặp!

Đúng rồi!

Hắn ta còn có thê nhỉ ở trong thành này!

Thê tử và hài tử chắc chắn biết hắn ta!

Nghĩ đến đây, Ngô Tầm An lập tức quay đầu về nhà, nhà của hắn ta không ở cùng một chỗ với y lư, mà là một tòa tiểu viện riêng biệt.

Lúc này cửa sân hờ khép, thê tử đang ôm hài tử dạy biết chữ ở trong viện.

Ngô Tầm An đẩy cửa vào, gọi nhũ danh của thê nhỉ: "Linh nương, bé ngoan!"

Phụ nhân và hài đồng phát hiện động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta, trên mặt hai người đều là ý cười, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hắn ta. Nhưng không đợi Ngô Tầm An thở phào, nam tử huyền bào trong y lư kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn ta!

Hai mẫu tử trong viện ngẩn ngơ, chợt bước tới đón người kia:

"Phu quân, ngươi trở về...

"Phụ thân, chơi với ta... Chơi với ta..."

Phụ nhân rất tự nhiên khoác cánh tay của người nọ, hài tử cũng bướng bỉnh ôm đùi người kia uốn qua uốn lại...

Con ngươi Ngô Tầm An đột nhiên trợn to, vô cùng hoảng sợ, thê tử nhận người khác làm phu quân, hài tử nhận người khác làm phụ thân ở ngay trước mặt hắn ta, hắn ta lại không dám lên tiếng, chứ đừng nói đến nhảy ra vạch trần đối phương.

Thê tử chỉ là tùy ý cưới về để che giấu thân phận, hài tử chỉ vì đại cục mới sinh ra.

Thê nhi chết rồi có thể tái sinh, nhưng mạng của mình lại chỉ có một lần!

"Hàn Ảm Kiếm tông!"

"Đúng! Trong thành còn có đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông!"

"Đi tìm bọn họ! Bọn họ là đệ tử chín môn phái lớn, nhất định có cách giải quyết!"

Nghĩ tới đây, Ngô Tầm An lập tức xoay người rời khỏi tiểu viện, bước nhanh đến phủ thành chủ.

Thấy hắn ta trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để ý đến thê nhỉ của mình, nam tử huyền bào khẽ lắc đầu, chợt buông tay ra nói với hai mẫu tử: "Ta muốn đi xa nhà một chuyến, sẽ đi rất lâu không thể trở về."

Nói xong, nam tử lấy ra một túi lớn hoàng kim châu báu, còn có rất nhiều thịt chim hủ tiếu, trong những thứ này có mấy thứ là người bệnh tạ lễ ở trong y lư, phần lớn lại là tiền của hắn ta.

Chương 1363: Thân phận mới

Ngay sau đó, bóng dáng nam tử huyền bào biến mất không thấy gì nữa...

Phủ thành chủ.

Khách viện.

Đặc biệt chuẩn bị phòng ốc vì chiêu đãi kiếm tu, nhà chỉ có bốn bức tường, ngoại trừ mấy cái bồ đoàn thì trống rỗng cũng không có gì hết.

Ba tên tu sĩ dáng người thẳng tắp, kiếm ý quanh quẩn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đang nói chuyện với nhau.

Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trên vỏ trường kiếm mà bọn họ vác có một dấu vết không đáng chú ý tương tự uyên ngục, mây khói quanh quẩn, tản ra một chút khí tức tối nghĩa.

Đây là dấu vết Độ Ách uyên.

Bọn họ cũng không phải là đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông bình thường, mà là ngục tử đương nhiệm của Độ Ách uyên, tu vi đều ở Nguyên Anh.

Tiểu Mông thành vắng vẻ, cũng rất hiếm thấy tán tu, thành chủ nơi đây chỉ là Trúc Cơ, lại còn là loại bị thương không có hy vọng tăng lên, tuổi tác chênh lệch cách xa bọn họ. Lần này bọn họ đến, tất nhiên không phải vì cái gọi là thăm hỏi đồng môn, mà vì điều tra việc Ngô Tầm An.

Ngô Tầm An làm việc bí ẩn nhưng ở địa giới Hàn Ảm Kiếm tông, cuối cùng không thể gạt được tai mắt Kiếm tông.

Chỉ có điều, cho đến tận nay ba người đều không nắm giữ đầy đủ chứng cứ.

Lấy danh vọng của Ngô Tầm An ở trong Tiểu Mông thành, tùy tiện bắt người, e rằng sẽ khiến người dân phẫn nộ.

Hàn Ảm Kiếm tông là danh môn chính phái, làm việc tự có cách thức, lại khó thực hiện những việc cậy mạnh khinh người.

Lúc này, bọn họ đang bàn bạc chuyện này, một kiếm tu áo bào trắng xõa tóc trầm giọng nói: "Chắc người này đang tu luyện một loại ma công nào đó, cả tòa thành trì đã bị hắn lấy cớ hái thuốc ở xung quanh nhiều năm, âm thầm bày trận pháp."

"Trận pháp chưa kích hoạt, còn chưa thể xác định hiệu quả, chắc là thiếu trận tâm mấu chốt."

Một tên kiếm tu hoa phục khác trầm ngâm nói: "Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, tu luyện ma công, bố trí loại đại trận này, lại còn để lại thuốc dẫn trong cơ thể dân chúng toàn thành, hơn phân nửa là muốn huyết tế toàn thành."

Ở giữa là một kiếm tu mặc áo bào đỏ gừng, về mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Huyết tế toàn thành, tội đáng chết vạn lần!"

"Nếu chỉ việc ác nho nhỏ, nhốt vào Độ Ách uyên ăn năn cũng thôi"

"Tội ác sâu nặng như vậy, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ"

Vào lúc này, cửa tĩnh thất đột nhiên bị gõ vang.

Theo tiếng đập cửa là một tiếng cầu cứu dồn dập: "Ba vị cao túc kiếm tông, cầu xin cứu mạng!"

Sắc mặt ba tên kiếm tu nghiêm nghị, lúc này kiếm tu áo bào đỏ gừng kia cong ngón tay búng ra, cửa lớn lập tức mở ra, Ngô Tầm An vẻ mặt nóng nảy lập tức bước vào.

Hắn ta nhìn về phía ba tên kiếm tu kiếm ý bừng bừng phấn chấn, khí tức cường đại, vẻ mặt vui mừng, ba tên đệ tử kiếm tông đều ở nơi này, mình được cứu rồi! !

Nhưng ngay sau đó bóng dáng huyền bào trước đó lại xuất hiện ở bên cạnh hắn ta.

Ngô Tầm An thở hổn hển, vẻ mặt điên cuồng chỉ vào bóng người kia kêu lên: "Ba vị cao túc kiếm tông, hắn..."

Lúc này trong lòng hắn ta vừa mừng vừa sợ, sợ là vì bóng người huyền bào này chiếm cứ thân phận của mình, chưa nói đến mê hoặc thê nhi của mình, lại còn dám đuổi tới nơi đây! Vui là vì ba vị đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông đều ở đây, đối phương còn dám đến đây, thật sự là tự tìm đường chết!

Nhưng hắn ta còn chưa nói hết lời, chỉ thấy ánh mắt ba tên đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông không hề do dự dời khỏi trên người hắn ta, chuyển sang bóng dáng huyền bào kia, bình tĩnh hỏi: "Ngô đạo hữu, chuyện gì?"

Ngô Tầm An lập tức cứng đờ, con ngươi phóng đại, vẻ mặt hoảng sợ, cả người như bị lực lượng vô hình kéo vào biển sâu lạnh buốt, gần như hoàn toàn đóng băng.

Bùi Lăng thản nhiên nói: "Không có việc gì, chỉ muốn mời ba vị đến y lư của ta ngồi một chút."

Ba tên kiếm tu nhìn nhau, chợt nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Ngô Tầm An vô cùng hoảng sợ, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? ?

Ngay cả tu sĩ Hàn Ảm Kiếm tông cũng coi người kia trở thành hắn ta? ?

Hàn Ảm Kiếm tông là một trong chín tông mạnh nhất thiên hạ!

Hơn nữa tâm tư kiếm tu thuần túy, coi trọng một kiếm phá vạn pháp, đạo tâm cứng như bàn thạch, chắc chắn không thay đổi, vì sao cũng không thể nhận ra hắn ta? ?

Hắn ta mới là chủ nhân y lư, hắn ta mới phải...

Chờ chút!

Chính mình... Là ai?

Trên mặt Ngô Tầm An hiện ra vẻ mơ hồ, cả người đột nhiên khựng lại, ngay sau đó tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì...

Lúc này, ba tên kiếm tu đứng lên theo Bùi Lăng rời đi, dường như từ đầu đến cuối cũng không có ai chú ý tới Ngô Tầm An thật sự...

Nửa tháng sau.

Độ Ách uyên.

Trong hẻm núi không có một ngọn cỏ, tầng nham thạch lộ ra hai màu đỏ sậm, xanh đen đan xen, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng mang theo tiếng quỷ khóc sói gào, rét lạnh thấu xương, càng có một loại lạnh lẽo quỷ dị xuyên thẳng qua lớp quần áo dày, sâu tận xương tủy.

Trong tầm mắt tia sáng ảm đạm, vầng trăng máu treo cao trên đỉnh đầu, rải xuống ánh sáng màu đỏ nhạt, lờ mờ soi sáng ra hình dáng, âm trầm, kiềm chế, tĩnh lặng.

Một phạm nhân vẻ mặt hung ác, quần áo tả tơi bị kéo tới trước một loạt khung huyền thiết.

Chương 1364: Không dọa sư muội sợ hãi chứ? (1)

Hai tên "Tiết cấp" không quan tâm phạm nhân chửi mắng khiêu khích, lưu loát trói hắn ta lên trên kệ, sau khi xác nhận hắn ta không thể tránh thoát, trực tiếp nghênh ngang rời đi.

Không lâu sau, hai tên tu sĩ mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh đi vào hẻm núi.

Áo bào của bọn họ sạch sẽ, tinh thần vô cùng thoải mái, không hợp với tình cảnh xung quanh, lúc bước đi lại rất nhẹ nhàng, bên hông đều quấn một sợi linh tiên đặc chế.

Hai tên tu sĩ này là một nam một nữ, nam tu khuôn mặt ngay ngắn, thân hình cao lớn, trên trán không giận tự uy, khí thế toàn thân hung hãn.

Nữ tu lại có vẻ hơi mảnh mai, da thịt trắng nõn non mịn, mặt mày dài nhỏ, dáng điệu uyển chuyển, búi một cái Song Loa Kế, cài trâm hoa trắng, dường như đang để tang cho ai đó.

Trên mặt nàng có vẻ buồn bã dày đặc, thoạt nhìn có cảm giác thược dược buồn bã, ngọc lan khóc tang.

Đôi mắt vô cùng xinh đẹp, ánh sáng bắn ra xung quanh, khóe mắt hơi cong lên, trong quyến rũ lộ ra chút lạnh lùng.

"Chó săn ngụy đạo!" Thấy hai người này, phạm nhân trên kệ huyền thiết lập tức hung hăng chửi thề một tiếng, cười gằn nói, "Có bản lĩnh thì thả lão tử xuống đại chiến ba trăm hiệp, sớm muộn gì lão tử cũng giết hai tên nhãi con các ngươi!"

Lúc hắn ta quát lên, khí tức dao động, rõ ràng là Kết Đan đỉnh phong.

Nam tu kia cười lạnh, sau đó nhìn sang nữ tu bên cạnh, giọng nói lập tức trở nên nhu hòa, nói: "Tống sư muội, Độ Ách uyên ta khác với ngoại giới, phạm nhân nơi đây, ai cũng làm nhiều việc ác, tâm tư xảo trá."

"Vì vậy, tuyệt đối không thể dùng thái độ ở ngoại giới để đối xử với bọn họ."

"Mặc dù chúng ta là danh môn chính đạo, nhưng tuyệt đối không phải loại người hồ đồ không có chút nguyên tắc nào."

"Loại người cứng đầu phạm phải sai lầm lớn vẫn còn chết cũng không hối cải này, nhất định phải dạy dỗ hắn thật tử tế, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay!"

Nghe vậy, Tống Quỳnh Tư mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu.

Tống Quỳnh Tư là thân phận hiện tại của nàng.

Nguyên thân là đệ tử Linh Lô các phụ thuộc Cửu Nghi sơn.

Sau khi đại chiến chính ma bộc phát, Cửu Nghi sơn chiến đấu khắp nơi, Linh Lô các nương nhờ vào sự che chở của tông môn, tất nhiên không thể không đếm xỉa đến. Mặc dù sơn môn sâu trong địa giới Cửu Nghi sơn, chưa bị nạn lửa binh lan đến, nhưng bao gồm chưởng môn, toàn bộ bị Cửu Nghi sơn điều chuyển đến phía dưới, khai lò luyện đan hết ngày dài lại đêm thâu.

Mặc dù bận rộn nhưng vẫn an toàn.

Nhưng lần trước "Cám Dịch" hoành hành ngang ngược, Cửu Nghi sơn không thể không treo thưởng cực lớn, chiêu mộ tán tu tọa trấn thành trì, đan sư Linh Lô các trực tiếp bị sai phái ra ngoài, cứu chữa phàm nhân.

Vận khí một mạch này của Tống Quỳnh Tư rất không tốt, toàn bộ sư tôn, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội của nàng đều chết trong tay ma tu, chỉ một mình nàng may mắn còn sống sót.

Sau khi biết được tin dữ, lý trí Tống Quỳnh Tư hoàn toàn biến mất, liều lĩnh muốn báo thù.

Nhưng lấy tu vi của nàng, đây chỉ là hành động chịu chết.

Sau một phen khó khăn trắc trở, từng tầng bẩm báo lên, cao tầng Linh Lô các sinh lòng thương hại, cố ý cầu xin Cửu Nghi sơn để lại một đạo truyền thừa cho một mạch của sư tôn Tống Quỳnh Tư.

Thế là, trải qua một phen thảo luận, Tống Quỳnh Tư bị cưỡng ép sắp xếp đi làm "Trượng Trực" ở Độ Ách uyên, nhanh chóng cưỡi ngựa nhậm chức.

Dù sao bây giờ đại chiến không yên bình, tất cả mọi người bận rộn nhiều việc không thể cứ trông coi Tống Quỳnh Tư không cho nàng làm chuyện điên rồ. Nếu cưỡng ép giam cầm nàng, không nói đến tông môn có lòng nhưng không nõ, cũng lo lắng đệ tử này đầy bi thương phẫn hận không thể phát tiết, đến mức ảnh hưởng đạo tâm, ngược lại phá hỏng danh tiếng trung thành cả đời của sư tôn nàng.

Từ trước đến nay Độ Ách uyên để phòng nghiêm ngặt, vị trí ẩn nấp, đại chiến khó mà ảnh hưởng.

Quan trọng nhất là, nơi đây giam giữ rất nhiều ma tu phạm phải đủ loại tội ác lại đến nay không biết hối cải, làm "Trượng Trực", chức trách chủ yếu của Tống Quỳnh Tư là hành hình!

Thế này vừa giúp nàng trút ra oán giận, ổn định tâm tình, tránh để tin dữ liên tiếp phá vỡ tâm chí.

Đương nhiên, hiện tại Tống Quỳnh Tư đã sớm không phải nguyên thân, mà là Trọng Minh tông Tư Hồng Diệu Ly đóng vai!

Nhân lúc đại chiến chính ma, Tư Hồng thị sắp xếp người giết sạch tất cả tu sĩ quen thuộc với Tống Quỳnh Tư, lại bắt lấy khoảng thời gian ngắn ngủi Độ Ách uyên bị điều người, điều chuyển người đến, để nàng mạo danh thay thế, lừa dối qua ải, trở thành "Trượng Trực" nơi đây.

Bởi vì mới đến, lại cần đóng vai trẻ mồ côi cả nhà vừa hy sinh, bị kích thích mạnh, lúc này Tư Hồng Diệu Ly còn đang làm quen với đủ loại quy tắc của Độ Ách uyên.

Lúc này, ánh mắt nàng hơi mất tập trung, tiếng nói nhỏ bé yếu ớt nói: "Ta... Ta biết!"

Nam tu "Trượng Trực" gật đầu cười, hắn ta đã sớm được dặn dò, vị sư muội này không chỉ xuất thân tông môn nhỏ, hơn nữa nghe nói nhiều năm được nuông chiều ở trong tông môn, được sư tôn và đồng môn che chở đầy đủ.

Từ nhỏ đến lớn, đừng nói tình cảnh máu tanh, ngay cả đánh nhau đường đường chính chính cũng chưa từng thấy, mặc dù đầy thù hận, lại có bản tính lương thiện yếu đuối.

Chương 1365: Không dọa sư muội sợ hãi chứ? (2)

Nếu không phải tình huống đặc thù, căn bản không thể sắp xếp đến Độ Ách uyên, dù đến cũng không phải là chức vụ "Trượng Trực" chuyên thực thì hình phạt.

Cho nên, lúc hai người đi ra làm nhiệm vụ, mình nhất định phải quan tâm người sư muội này thật tốt, tránh để nàng không chịu nổi kích thích.

Thế là sau khi nhắc nhở một lượt, lại không hề do dự cởi xuống trường tiên bên hông, đi lên quất một roi vào trên mặt phạm nhân.

Ba!

Trường tiên không có bất kỳ hoa văn gì, trên thân roi lại trải rộng gai độc trên đuôi bọ cạp, chỗ rơi xuống lập tức xé rách một mảnh huyết nhục thật dài.

Lúc máu tươi vẩy ra, phạm nhân kia đau đến nhe răng trợn mắt, trong chốc lát lại khó nói ra lời.

Nam tu "Trượng Trực" ánh mắt yên tĩnh, lại đánh một roi xuống, sau đó một roi tiếp một roi...

Ba ba ba ba ba...

Chỉ chốc lát sau, phạm nhân đã bị đánh đến cả người là máu, trên dưới cả người không có một chỗ da thịt nào hoàn chỉnh.

Tư Hồng Diệu Ly đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, lúc nàng đến cũng được người ta tiết lộ, vị nam tu bên cạnh này tên là "Tiêu Giám", đã trực luân phiên ở đây mấy chục năm, là lão thủ "Trượng Trực" của Độ Ách uyên.

Đúng lúc nhân cơ hội này, mở mang kiến thức về thủ đoạn hành hình của ngụy đạo một chút.

Chờ giây lát, Tiêu Giám đột nhiên dừng tay, ngay lúc Tư Hồng Diệu Ly tưởng cuối cùng phần làm nóng người đã kết thúc, phần chính sắp bắt đầu, lại nghe Tiêu Giám nói: "Lần này đến đây thôi, nếu lần sau còn dám xúc phạm giới luật, lại thêm ba mươi roi!"

Phạm nhân hơi thở suy yếu, nghe vậy nôn một ngụm máu mạt, ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua "Tống Quỳnh Tư" mảnh mai, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Tiêu Giám tâm niệm vừa động, truyền âm gọi hai tên "Tiết cấp"

vừa rồi vào, kéo phạm nhân đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, xác định xung quanh không có ai, Tiêu Giám mới ân cần nói với Tư Hồng Diệu Ly: "Vừa rồi không dọa sư muội sợ chứ?"

Sắc mặt Tư Hồng Diệu Ly hơi cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có."

"Tống sư muội vừa nhậm chức, không quen cũng rất bình thường" Tiêu Giám nhìn dáng về yếu đuối của nàng, chỉ tưởng người sư muội này sĩ điện ráng chống đỡ, lập tức cười ha ha một tiếng, an ủi: "Dần dần sẽ quen thôi, tất cả mọi người đều như thế, không cần lo lắng"

Tư Hồng Diệu Ly lạnh nhạt "..." một tiếng.

Lúc này, một cái ngọc bội bên hông Tiêu Giám hiện ra ánh sáng nhạt, hắn ta "chậc" một tiếng, nói: "Lại có phạm nhân đưa tới, chúng ta tới xem thử."

Vừa dẫn Tư Hồng Diệu Ly đi ra ngoài, hắn ta vừa giới thiệu tình huống trong Độ Ách uyên cho Tư Hồng Diệu Ly: "Tất cả mọi người là đệ tử chính đạo, Độ Ách uyên không có quá nhiều quy củ, sư muội không cần quá gò bó, ngoại trừ đừng bị những tên ác độc này lừa gạt, cứ giống lúc ở trong tông môn là được."

"Độ Ách uyên ta do "Ty ngục' quản lý, thống lĩnh đại cục."

"Dưới hắn có hai vị tổng quản là "Ty viên' và 'Chưởng tù:

"Ty viên' phụ trách tất cả tạp vụ, ví dụ như hậu cần, cảnh giới đủ loại."

"Mà 'Chưởng từ thì trực tiếp quản lý rất nhiều tù phạm."

"Chúng ta là "Trượng Trực' quản lý hình phạt, cùng 'Tiết cấp' phụ trách trông giữ phạm nhân đều nằm dưới trướng 'Chưởng tù:

"Chờ chút nữa đưa phạm nhân tới, sẽ do "Ty viên' dưới trướng 'Ngục tử truy nã áp giải."

"Dưới trướng "Ty viên' còn có 'Sai vặt, phụ trách trông coi Độ Ách uyên..."

Lúc nói chuyện, bọn họ xuyên qua hẻm núi lạnh lẽo, đi đến một con đường mòn lát đá xanh.

Hai bên con đường mòn này một mảnh đen sì, mọc đầy một loại linh mộc đen nhánh, nhìn lại nửa chết nửa sống, cành lá có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến âm khí nặng nề nghi lại, từng tiếng xột xoạt rung động trong bóng tối có hơi khiếp người.

Đi tròn thời gian uống cạn chung trà, mới thấy một khu kiến trúc nguy nga.

Nơi này lầu các san sát, xung quanh sắp đặt đại trận.

Vừa đi vào trong trận pháp, tất cả cảm giác âm hàn ảm đạm lập tức không cánh mà bay, cả người đều thấy thoải mái hơn.

"Tiêu sư huynh, Tống sư muội." Lúc này, cũng có "Trượng Trực"

cùng "Tiết cấp" khác nhận được tin tức đang nhao nhao tập trung đến, thấy hai người đều đi lên chào hỏi: "Các ngươi cũng tới nhìn người mới?"

Cùng lúc đó, mấy lão nhân rối rít truyền âm cho Tiêu Giám: "Thế nào? Tống sư muội đã quen thuộc chưa?"

Vẻ mặt Tiêu Giám không thay đổi, ngoài miệng nói: "Đúng vậy, Tống sư muội mới đến, ta dẫn nàng đi làm quen một chút"

Bản thân lại nhanh chóng truyền âm trả lời: "Vị sư muội này rất yếu đuối, vừa rồi ta chỉ thực hiện roi hình, vẻ mặt nàng khác thường như đã không chịu nổi... Đợi lát nữa tất cả mọi người kiềm chế một chút, đừng dọa nàng sợ."

"Dù sao cũng là trẻ mồ côi của Linh Lô các, sư tôn và đồng môn của nàng đều vì chống lại ma tu mà chết, cũng không thể không chiếu cố tốt một dòng độc đỉnh chứ"

"Trượng Trực" khác không thay đổi sắc mặt gật đầu: "Hiểu rõ!

Linh Lô các nương nhờ dưới trướng Cửu Nghi sơn, lâu ngày say mê đan đạo, đâu thấy tình cảnh ở chỗ chúng ta? Đợi lát nữa ý tứ một chút là được."

"Tuyệt đối không thể để vị Tống sư muội này khó chịu."

Đám người vừa trò chuyện vừa đi vào trong, chẳng mấy chốc đã tiến vào một căn phòng khổng lồ.

Chương 1366: Tù phạm (1)

Trong đại đường này trống rỗng cũng không có cái gì hết, Truyền Tống Trận điêu khắc trên mặt đất không ngừng lấp lóe ánh sáng, từng người cầm theo xiềng xích, tù phạm tóc xõa chân trần đang đi ra.

Bên cạnh Truyền Tống Trận, một tu sĩ khí tức cường đại, mặc áo bào màu đỏ thắm đứng đấy, khuôn mặt hắn ta cương nghị, quanh người có kiếm ý nghiêm nghị, hiển nhiên là truyền nhân Hàn Ảm Kiếm tông.

"Gặp qua Chưởng tù." Rất nhiều "Trượng Trực": "Tiết cấp" tiến lên hành lễ.

Chưởng tù nhẹ gật đầu với bọn họ, nói: "Chờ đã, chờ người đến đông đủ"

Một lát sau, một tên tù phạm cuối cùng đi ra Truyền Tống Trận, ánh sáng trận pháp nhanh chóng bị dập tắt.

Đúng vào lúc này, Chưởng tù đưa tay đánh một chiêu, một quyển sách màu đen hiện ra giữa không trung, tản ra khí tức tối nghĩa, lạnh lẽo.

Chưởng tù nhìn một tù phạm hàng trước, thản nhiên mở miệng:

"Khương Du Nghĩa, tán tu Cửu Nghi sơn, Kết Đan kỳ, tội ác như sau: Thứ nhất, nhân lúc ma tu xâm lấn đã rải lời đồn, làm nhiễu loạn lòng người, khiến lê dân ba thành hoảng sợ chạy tứ tán, trong đó hầu hết rơi vào trong tay ma tu, hơn trăm người lưu lạc hoang dã đã chết vì chuyện ngoài ý muốn; thứ hai, giá đan dược lên ào ào..."

"Vốn nên hành quyết ngay tại chỗ, nhưng nhớ đến phụ thân hắn từng cứu trợ đệ tử Cửu Nghi sơn, lấy hết gia tài bồi thường cho ba thành, nhận được sự tha thứ của ba thành, lại chủ động ra trận giết địch, miễn trừ tội chết, vào Độ Ách uyên."

Theo lời kể của hắn ta, trên quyển sách màu đen không ngừng hiện ra từng chữ: "Từ trên tổng hợp lại, vào khu chữ 'Hoàng"

Còn chưa nói hết câu, một con dấu đột nhiên xuất hiện, nhào về phía Khương Du Nghĩa, chợt hóa thành một cái vòng tay màu đen khắc chữ "Hoàng" khóa chặt trên cổ tay hắn ta.

"Đây là quy tắc nơi đây biến thành, dù chém đứt cái tay này cũng không thể loại trừ. Chưởng tù nhìn xung quanh, nhắc nhở: "Đã có rất nhiều tù phạm không tin thử qua, các ngươi tự giải quyết cho tốt!"

Nói xong, ra hiệu "Tiết cấp" bên cạnh đưa Khương Du Nghĩa đi, tiếp tục nhìn tù phạm tiếp theo: "Long Thao Nhĩ, học sinh Ngọc Lân thư viện Lưu Lam hoàng triều, Kết Đan kỳ, chủ động yêu cầu tham gia gấp rút tiếp viện Cửu Nghi sơn, lại bỏ thành mà chạy trong chiến sự!"

"Vốn nên hành quyết ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến tuổi tác hắn còn nhỏ, lại có ít chiến công ở Cửu Nghi sơn, thuở nhỏ làm nhiều việc thiện, chỉ có một ý nghĩ sai lầm cũng không phải người gian ác, miễn trừ tội chết, đánh vào Độ Ách uyên."

"Vào khu chữ 'Hoàng:

Long Thao Nhĩ là một tu sĩ trẻ tuổi trông như thư sinh, sắc mặt hắn ta trắng bệch, vẻ mặt uể oải ngơ ngác, nghe lời này cũng không có phản ứng gì, còn như cái xác không hồn bị "Tiết cấp"

mang đi.

"Trần Trọng Vân, tu sĩ Luân Hồi tháp, Kết Đan kỳ..." Đọc đến dòng thứ ba, sắc mặt tu sĩ áo bào màu đỏ thắm lạnh lùng: "Là ma đạo xâm chiếm Cửu Nghi sơn trong chiến tranh, đồ một thành, diệt sáu tộc, ngoài ra tham gia ám sát tu sĩ chính đạo mười bảy lần."

"Máu tươi đầy tay, tội ác từng đống, vốn nên hành quyết ngay tại chỗ nhưng tự biết tội ác tày trời, lấy bí thuật Luân Hồi tháp cưỡng ép đồng sinh cộng tử cùng nội môn đệ tử Yến Tê thành"

"Để tránh tổn thương người vô tội, đánh vào Độ Ách uyên!"

"Đợi chiến sự bình ổn, lại đi thẩm phán"

"Vào khu chữ 'Huyền'"

Tư Hồng Diệu Ly đứng ở trong đám người, tùy ý quan sát nhóm phạm nhân mới tới này.

Trong khoảng thời gian này nàng đã thăm dò được trong Độ Ách uyên này dựa theo mức độ nguy hiểm của phạm nhân, chia ra bốn khu vực "Thiên": "Địa": "Huyền": "Hoàng".

Trong đó khu chữ "Thiên" nguy hiểm nhất, ở vào dải đất trung tâm Độ Ách uyên, nghe đồn chỗ ấy địa sát chi khí nỗng đậm đến gần như thực chất, tu sĩ Kết Đan kỳ tới gần một lần, dù có pháp bảo và đan dược phụ trợ, chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí.

Đây chỉ là sự nguy hiểm trên địa lý, còn chưa tính đến đủ loại thủ đoạn và tính toán xảo trá khó lường của những tu sĩ cấp cao không biết đã sống bao nhiêu năm.

Khu chữ "Địa" ở bên ngoài khu chữ "Thiên", giam giữ phần lớn những tu sĩ cấp cao xuất thân chính đạo, những người này chỉ là một ý nghĩ sai lầm, cũng không làm quá nhiều chuyện ác, thậm chí không ít việc thiện. Nhưng vì tu vi của bọn họ, nên vẫn không thể thờ ơ với bọn họ.

Về phần khu chữ "Huyền" ở bên ngoài khu chữ "Địa", thì giam giữ những tù phạm như Trần Trọng Vân, tâm tính ác độc nhưng tu vi không tính quá cao, không có tư cách đưa vào khu chữ "Thiên".

Cuối cùng là khu chữ "Hoàng", nơi này thuộc về khu vực biên giới Độ Ách uyên, phạm nhân bên trong dù năng lực làm ác hay tâm tính thủ đoạn làm ác, đều thuộc về tầng dưới chót trong toàn bộ Độ Ách uyên.

Thậm chí, Tiêu Giám ám chỉ với Tư Hồng Diệu Ly, thật ra có một vài phạm nhân khu chữ "Hoàng" không cần thiết đưa vào, ngục giam ngoại giới đã đủ để trông giữ bọn họ.

Chỉ có điều, vì tình hình chiến đấu đại chiến chính ma đang nóng bỏng, lo lắng ma tu cướp ngục, tạo thành tổn thất không cần thiết, lúc này mới sắp xếp đến đây.

Ngoài ra, sâu trong Độ Ách uyên...

Mục tiêu trong chuyến đi này của Tư Hồng Diệu Ly, là vị thiên kiêu Tư Hồng thị bị giam giữ ở khu chữ "Huyền".

Chương 1367: Tù phạm (2)

Hiện tại nàng vừa tiến vào Độ Ách uyên, mặc dù tu sĩ quen thuộc nguyên thân đều bị diệt khẩu, hơn nữa sau khi dùng [Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 1, chính đạo cũng chưa từng nghi ngờ, nhưng là người mới, trong khoảng thời gian này đều đảo quanh khu chữ "Hoàng", hiển nhiên tạm thời không thể có cơ hội tiến vào khu chữ "Huyền".

Nhưng không sao cả.

Tư Hồng thị cho thời gian rất dài để làm nhiệm vụ lần này.

Nàng có kiên nhẫn từ từ sẽ đến.

Đang nghĩ ngợi, Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn về phía một người trong số đó.

Đó là một tù phạm trong đội ngũ, bề ngoài là một thanh niên nam tử nho nhã nhã nhặn, lúc này bẩn thỉu, hơi có vẻ chật vật, đang cúi đầu chậm rãi xê dịch theo đám người.

Phát hiện sự khác thường của Tống sư muội, Tiêu Giám không khỏi hỏi: "Sư muội, sao thế?"

Vẻ mặt Tư Hồng Diệu Ly đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt, sau đó nói: "Không có gì."

Một lát sau, đến lượt tù phạm nho nhã kia, chỉ nghe Chưởng tù nói: "Ngô Tầm An, tán tu Hàn Ảm Kiếm tông, Kết Đan kỳ, vì cầu đột phá, huyết tế toàn thành chưa thành..."

"Vốn nên phế bỏ tu vi, trượng hình sau đó lưu vong. Nhưng vì thường trú ở Tiểu Mông thành mấy chục năm, cứu người vô số, sau khi lê dân toàn thành biết được chân tướng vẫn bằng lòng cầu xin cho hắn, cộng thêm thê tử hắn trinh liệt, nguyện mang theo con vào kiếm tông làm nô làm tỳ, nhận tội thay phu quân...

Miễn trừ tội chết, đánh vào Độ Ách uyên!"

"Vào khu chữ 'Hoàng"

Lúc Chưởng tủ nói xong không thấy có bất kỳ động tác gì, xung quanh gió êm sóng lặng, nhưng trong chớp nhoáng này Bùi Lăng lại cảm thấy có ít nhất hơn mười đạo thần niệm cường đại đảo qua trên người mình.

Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều thủ đoạn như tấm lưới lặng yên chụp xuống, như đang xác nhận thân phận của hắn.

Chỉ có điều, dưới tác dụng của [Thực Nhật bí lục], hắn đã hoàn toàn thay thế mệnh cách Ngô Tầm An.

Dù là về ngoài, tu vi, khí tức của Ngô Tầm An... Cùng tất cả của đối phương, hiện tại đều thuộc về hắn!

Đúng vậy, tu vi đạt tới Hóa Thần lại dùng [Thực Nhật bí lục] cướp đoạt mệnh cách người khác, hắn đã không cần dùng [Huyết Vô Diện] làm ngụy trang.

Truyền thừa của "Chú" vốn cũng không cần mượn dùng ngoại vật.

Lúc trước tranh đạo với Chú Quỷ, bản thân Chú Quỷ đã có thể hóa thành sự tồn tại không hề khác với ký chủ, đừng nói người ngoài, ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng không thể phân biệt được!

Chỉ có điều, dù sao bản chất của Bùi Lăng cũng là Nhân tộc, chứ không phải Chú Quỷ.

Vì vậy sau khi đến Hóa Thần kỳ mới có thể cảm ngộ thiên địa, hoàn mỹ khống chế chú lực mà bản thân đã từng thôn phệ, mới có thể làm được giống như Chú Quỷ.

Quả nhiên, trong giây lát thần niệm và thủ đoạn âm thầm thu hồi, Chưởng tù cũng không có bất kỳ phản ứng gì, lại không hề phát hiện vấn đề nào.

Sau khi tuyên đọc xong thân phận tội ác của hắn, cũng như trước đó, phân phó hai tên "Tiết cấp" đi lên, áp giải Bùi Lăng xuống dưới.

Bùi Lăng thuận theo bị hai tên "Tiết cấp" kéo đi, đi đến khu chữ "Hoàng", lúc đi ngang qua bên cạnh Tư Hồng Diệu Ly, hai người nhìn không chớp mắt cứ như không hề liên quan đến nhau, vốn không quen biết.

Sau một lúc lâu, đã xác nhận thân phận, lai lịch, tu vi, tội danh của tất cả tù phạm không sai, Chưởng tù khẽ gật đầu, phân phó:

"Tốt, đều xử lý theo quy củ đi"

Sau khi "Trượng Trực" và "Tiết cấp" còn lại hành lễ, chia ra giải tán, tự về khu chữ "Hoàng" và khu chữ "Huyền" của mình.

Về phần khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa", một nhóm phạm nhân này còn chưa đủ tư cách tiến vào hai khu vực kia.

Khu chữ "Hoàng".

Trong hẻm núi mà Tư Hồng Diệu Ly và Tiêu Giám vừa hành hình.

Từng dãy khung sắt đen san sát, tản ra vẻ lạnh lùng tàn khốc.

Mặt đất đen nhánh mơ hồ tản ra mùi máu tanh, thể hiện rõ nơi đây tuyệt đối không phải đất lành.

Sau khi "Tiết cấp" mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh áp giải tù phạm mới tới khu chữ "Hoàng" đến đây, ra lệnh cưỡng chế bọn họ lần lượt đứng vững. Sau đó, một tên đứng đầu "Tiết cấp" đi ra, sau khi đảo mắt một vòng lạnh lùng nói: "Ta tên Niếp Bích Lưu, là Tiết cấp trưởng khu chữ 'Hoàng"

"Hôm nay các ngươi mới đến, cần biết quy củ khu chữ 'Hoàng, trong đó có ba giới luật, bốn quy tắc cấm"

"Nếu vi phạm vào, tự gánh lấy hậu quả.

"Ba giới luật: Một, không được giết chóc; hai, không được công kích người trông coi; ba, không có triệu lệnh, không được rời khỏi khu chữ 'Hoàng"

"Bốn quy tắc cấm: Cấm đả thương người gây ra tàn tật, cấm làm loạn với nữ tử, cấm ăn thịt người, cấm tế tự"

"Nếu có làm trái, ngoại trừ chịu hình phạt của "Trượng Trực) còn khấu trừ một tháng Khư Sát Đan."

"Khư Sát Đan là cái gì, có lẽ những người mới các ngươi không biết, nhưng không sao cả, sau một tháng các ngươi sẽ rõ ràng, chỉ là Kết Đan kỳ, ở lại chỗ này không có Khư Sát Đan sẽ có cảm giác gì."

"Ngoại trừ ba luật bốn cấm này, ở khu chữ 'Hoàng' này, mỗi ngày đều cần lao động, người khai thác không đủ năm trăm cân đá sẽ chịu hai mươi roi hình..."

Bùi Lăng bình tĩnh nghe, căn cứ tình báo mà hắn nắm giữ trước khi vào đây, quy củ trong Độ Ách uyên chia làm hai loại là giới luật và mục cấm.

Chương 1368: Quy tắc trong ngục

Giới luật lấy lực lượng pháp tắc chỉ định, tuyệt đối không thể vi phạm; mà mục cấm là quy củ do người trông coi tự đặt ra.

Chỉ cần không bị phát hiện, vậy đồng nghĩa không có vi phạm.

Đương nhiên, những điều này không liên quan đến hắn, dù sao sau khi vào đây một thời gian, hắn sẽ tìm một nơi thích hợp để tu luyện.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Ở phía trước cách hắn không xa là Khương Du Nghĩa, cũng đang một lòng hai việc hết nhìn đông tới nhìn tây.

Lúc này hành động của phần lớn phạm nhân đều không khác là mấy, cảnh giác xung quanh, đánh giá hoàn cảnh xa lạ trước mắt.

Người khác biệt duy nhất là Long Thao Nhĩ, không biết người này có phải không chịu được sự chênh lệch quá lớn từ thiên chi kiêu tử trong thư viện hàng đầu Lưu Lam hoàng triều, lưu lạc thành tù phạm Độ Ách uyên hay không, từ đầu tới đuôi đều ngơ ngác, vô cùng ngây ngốc.

Dù hiện tại đã đến nơi đây, đôi mắt vẫn vô thần, chết lặng trừng mắt nhìn phía trước.

Lúc này, Niếp Bích Lưu tuyên bố xong giới luật, phân phó nói:

"Tốt, hôm nay các ngươi vừa tới, có thể nghỉ ngơi một ngày. Từ ngày mai bắt đầu khai thác đá."

"Đi vào từ con đường mòn phía sau kia là chỗ nghỉ ngơi."

Nghe vậy, các phạm nhân hơi rối loạn, nhưng có lẽ phạm nhân bị điểm đến khu chữ "Hoàng" đều khá vô hại, cuối cùng bọn họ vẫn thành thật nghe theo sự chỉ huy của Niếp Bích Lưu, đi vào con đường mòn kia.

Chờ sau khi bóng lưng những người này đều biến mất ở trên đường mòn, một đoàn người vừa đi đến lối vào hẻm núi, đám người mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh đều là "Trượng Trực"

trong khu chữ "Hoàng".

Tiêu Giám và Tư Hồng Diệu Ly đều ở trong đó.

Xuyên qua đường mòn, trước mắt rộng mở trong sáng là một đáy cốc rộng lớn.

Sắc trời tối tăm mờ mịt, dưới ánh sáng như màu máu, sương mù như ẩn như hiện trên sườn đồi ở phía xa.

"Bang bang": "bang bang": "bang bang", hòn đá nên vang động quanh quẩn toàn bộ trong cốc.

Trong tiếng đánh hòn đá đơn điệu, xen lẫn tiếng trầm đục khi đánh vào huyết nhục.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trong cốc không có một ngọn cỏ, mặt đất như sa mạc, một vài cột đá ngổn ngang lộn xộn đứng sừng sững.

Những cột đá này bị ăn mòn đã lâu, hiện ra hình dạng cây nấm, cao thấp trải rộng toàn cốc.

Lúc này, rất nhiều phạm nhân cũ tóc xõa chân trần, tay chân kéo xiềng xích, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc ngồi xổm, đều đang gõ hòn đá hình thù kỳ quái.

ở giữa mấy cây cột đá cách đó không xa, có hai người đang đánh nhau, một người trong đó nắm lấy đầu một người khác, mặt không thay đổi hung hăng đập vào trên trụ đá.

Một lần, hai lần, ba lần... Huyết nhục bắn ra, xương cốt trắng hếu.

Nếu là phàm nhân, thương thế như vậy đã sớm mất mạng, nhưng có thể tiến vào nơi đây, kém cỏi nhất cũng là tu sĩ Kết Đan kỳ, cho dù không thể tu luyện, chỉ dựa vào cường độ nhục thân sau khi Kết Đan cũng đủ để tiếp nhận vết thương da thịt này.

"Về sau ngươi là chó của Điêu Thẩm Ngôn ta, hiểu rõ chưa?"

Người thắng lạnh lùng quát hỏi.

Những người khác làm như không thấy điều này, tiếp tục làm công việc trên tay.

Nhưng sau khi bóng dáng phạm nhân mới thứ nhất xuất hiện, dường như nghe được lời dặn dò gì đó, tiếng gõ liên miên đột nhiên dừng lại.

Hai người đang đánh nhau cũng đột nhiên dừng lại động tác.

Tất cả phạm nhân cũ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn trừng trừng về phía người mới tới.

Bọn họ bẩn thỉu như đã rất lâu rồi chưa từng rửa mặt, sợi tóc tán loạn rối tung trên khuôn mặt đây dơ bẩn, trong khe tóc lộ ra ánh mắt khát máu, hung lệ, lạnh lùng...

Thung lũng vốn ảm đạm âm u lạnh lẽo, bầu không khí đột nhiên căng cứng.

Thấy tình cảnh này, phạm nhân đi đầu tiên vừa đứng vững, hai mắt nhắm lại.

ở phía sau hắn ta, phạm nhân mới khác cũng nhận ra điều gì đó, rối rít ngừng chân, ánh mắt lấp lóe đánh giá người trong cốc.

Ánh mắt Bùi Lăng yên tĩnh dừng lại theo đám người, cách hắn không xa, Long Thao Nhĩ vẫn tinh thần hoảng hốt.

Giằng co một lát, đột nhiên có một người đi ra từ trong số phạm nhân cũ, chỉ vào Long Thao Nhĩ, trầm giọng hỏi: "Học sinh Ngọc Lân thư viện?"

Nghe được bốn chữ "Ngọc Lân thư viện", cả người Long Thao Nhĩ chấn động miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn về phía người kia, nói giọng khàn khàn: "Ngươi... Ngươi biết ta?"

Người kia ngắn gọn nói: "Ngươi đi theo ta."

Long Thao Nhĩ không rõ ràng cho lắm, vô thức di chuyển bước chân đi ra từ trong đám người.

Người kia ra hiệu hắn ta đi đến bên cạnh mình, chợt nói với mọi người: "Các ngươi có thể tiếp tục."

Đợi sau khi người kia dẫn theo Long Thao Nhĩ đi xa, rất nhiều phạm nhân cũ trong cốc lập tức lộ ra một nụ cười dữ tợn, sau đó những người mới đi tới về phía trước, chẳng mấy chốc đã bao bọc vây quanh tất cả người mới.

Một người mới cao lớn vạm vỡ, mặt mũi đây vẻ dữ tợn cau mày hỏi: "Chuyện gì?"

Phạm nhân cũ đi đầu lạnh lùng nói: "Lão tử là Phạm Bình. Mới tới có biết quy củ của nơi này hay không?"

Một người mới khác dáng người cao, màu da đen nói: "Ba luật bốn cấm, vừa nãy đã nghe Tiết cấp trưởng kia nói qua...

Còn chưa nói hết câu, Phạm Bình trực tiếp đánh một quyền tới.

Ầm!

Người mới dáng người cao to mặt mũi đầy dữ tợn kia không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra, đâm mạnh vào trên vách đá, sau khi bất lực trượt xuống, lúc này há mồm phun ra một ngụm máu!

Chương 1369: Ra oai phủ đầu (1)

"Nguyên Anh kỳ? !" Khương Du Nghĩa lập tức hoảng sợ nói.

Phạm Bình đi qua, một cước giẫm lên mặt người mới, cười gằn nói: "Tôn ti có khác, trưởng ấu có thứ tự"

"Điều Tiết cấp trưởng nói với các ngươi, chỉ là quy củ của năm tông chính đạo."

"Lão tử làm tiền bối, hôm nay dạy các ngươi quy củ chân chính của khu chữ 'Hoàng"

Ngoại trừ Bùi Lăng, sắc mặt những người mới khác đều thay đổi.

Tu sĩ Nguyên Anh kỷ!

Dù người đứng phía sau đối phương đều không ra tay, mấy người bọn họ cùng tiến lên tuyệt đối không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh!

Thấy cuối cùng vẻ mặt của những người mới này đã bắt đầu hoảng sợ, Phạm Bình rất hài lòng.

Chỉ là khi hắn ta dùng ánh mắt tàn nhẫn lần lượt lướt qua đám người, thưởng thức ánh mắt vô thức né tránh của đối phương, ánh mắt nhìn sang Bùi Lăng lập tức nhướn mày.

Trên mặt đối phương không có bất kỳ cảm xúc gì, dường như đã nhìn lắm thành quen với tình cảnh trước mắt, trở nên thờ ơ.

Phạm Bình cười lạnh một tiếng, lúc này đưa tay chỉ vào Bùi Lăng, lạnh lùng nói: "Ngươi, ra!"

Vẻ mặt Bùi Lãng bình thản, không nói một lời lại đi ra từ trong đám người.

Phạm Bình đánh giá vài lần, hỏi: "Đệ tử chín môn phái lớn?"

Mặc dù vừa rồi vị kia đã đón đi một vị đệ tử chín môn phái lớn.

Nhưng hiện tại tiểu tử này quá bình tĩnh!

Dáng vẻ không có gì đáng sợ kia không giống phô trương thanh thế.

Hắn ta lo lắng vị kia sơ sót mất đồng bạn, vì vậy muốn xác nhận thân phận của đối phương trước, sau đó lại ra tay.

Bùi Lăng đi đến bên cạnh hắn ta, trực tiếp truyền âm phân phó:

"Đưa ta đi tìm một chỗ thích hợp tu luyện."

Lúc nói chuyện, trong mắt Bùi Lăng lóe lên phù văn.

Nghe giọng nói của hắn, vốn khuôn mặt Phạm Bình vô cùng dữ tợn lại đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng biến thành tuyệt đối phục tùng.

Ngay sau đó, Phạm Bình nhanh chóng trả lời: "Đi theo ta!"

Hắn ta xoay người, động tác thô lỗ đẩy đám người ra cho Bùi Lăng, đi ở phía trước dẫn đường.

Bùi Lãng theo sau lưng.

Nhìn hai người nhanh chóng rời đi, đám người xung quanh hơi có vẻ ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã không quan tâm nữa.

Phạm Bình tính tình lỗ mãng tàn bạo, mỗi một lần có người mới tới, hắn ta đều việc nhân đức không nhường ai công kích trước, có lẽ lần này cũng không khác là bao, chắc chắn phải tra tấn tên kia thật tốt chứ không có chuyện nể mặt người mới.

Đã vậy, những người mới còn dư lại sẽ thuộc về bọn họ.

Thế là, lại có một tên phạm nhân cũ khuôn mặt âm nhu, về mặt lạnh lẽo đứng ra, nói: "Chúng ta tiếp tục."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta trực tiếp ra tay, một cước đá một người mới ra xa: "răng rắc" một tiếng, xương cốt đã đứt! Tên người mới kia lấy khuỷu tay chống xuống đất, vội vàng bò dậy, vội vàng nói: "Các ngươi chơi cái gì? ! Tiết cấp trưởng nói..."

Phạm nhân cũ khuôn mặt âm nhu kia hoạt động tay chân, thản nhiên nói: "Quy định thứ nhất ở khu chữ 'Hoàng; tôn trọng tiền bối."

"Lúc tiền bối dạy quy củ phải im lặng, cẩn thận nghe, cẩn thận nhớ."

"Không biết lúc nào nên dùng đầu lưỡi, tiền bối có thể xử lý thay:

"Nói hay lắm!" Phạm nhân cũ khác cười ha ha một tiếng, rối rít xông lên phía trước, vây quanh những người mới đấm đá một trận, lớn tiếng hô quát: "Lão tử tốt bụng dạy quy củ cho các ngươi, ai dài dòng một chữ nữa! Hả? !"

Phanh phanh phanh...

Lập tức, trong cốc vang lên từng tiếng nắm đấm đánh vào da thịt, theo đó là tiếng kêu thảm liên tiếp...

Tình cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn.

Trong hạp cốc.

Từng cơn âm phong lạnh lẽo thấu xương, trong cốc lồng lộng gió có tiếng gào khóc thảm thiết, dường như xen lẫn một vài tiếng động khác.

Đám người Niếp Bích Lưu và Tiêu Giám ôm cánh tay đứng ở dưới kệ sắt, tùy ý tán gẫu: "Nghe nói tháng trước Trương sư huynh được điều đi từ nơi này, mấy hôm trước chém giết mấy chục ma tu trên chiến trường, một phát đột phá, thật sự khiến người ta hâm mộ.

"Ta cũng nghe nói, còn có Cam sư tỷ, nghe nói lúc thủ thành, chiến sự thảm khốc, nỗi lòng Cam sư tỷ lay động, đã lĩnh ngộ kiếm ý phá diệt... Đây là một trong mấy loại kiếm ý được Hàn Ảm Kiếm tông coi trọng nhất..."

"Ôi, lúc trước Trương sư huynh và Cam sư tỷ còn ở Độ Ách uyên, mỗi ngày đối mặt, vốn tưởng tất cả mọi người cứ tiếp tục như vậy, lại không ngờ bọn họ còn có cơ duyên như vậy. Tháng sau, nếu bên ngoài còn cần người, ta sẽ chủ động xin đi."

"Dù sao chúng ta tuổi tác đã lâu, muốn dựa vào tu luyện từng bước để tấn thăng, lại là muôn vàn khó khăn..."

"Đừng chỉ nhìn hai vị sư huynh sư tỷ này, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Cùng nhóm đó còn có Lý sư huynh, Thành sư đệ, Tần sư muội được điều đi... Đều đã thân tử đạo tiêu, mất mạng dưới tay ma tu.

Nghe vậy, đám người không khỏi im lặng.

Mấy người mà bọn họ đang bàn tán, đều là đồng liêu sớm chiều ở chung nhiều năm.

Từ trước đến nay năm tông chính đạo cùng tiến lùi, giữa đệ tử trong môn đều lấy sư huynh đệ tỷ muội để xưng hô, ít có mâu thuẫn, cộng thêm những năm gần đây ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tình cảm không cạn.

Bây giờ không nói đến hai vị đột phá và lĩnh ngộ kiếm ý, mấy người còn lại đều là đồng bạn quen thuộc, lại từ đó sinh tử cách biệt...

Chương 1370: Ra oai phủ đầu (2)

Thấy cảnh này, mặc dù Tiêu Giám cũng vô cùng thổn thức, lại âm thầm lo lắng, vội vàng truyền âm nhắc nhở đồng liêu: "Tống sư muội còn ở đây...

Đám người nghe lời này như mới tinh từ trong mộng, rối rít nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, đã thấy nàng mặt không biểu cảm, ánh mắt hơi lơ đãng như đang chìm vào ký ức gì đó, lập tức nghiêm nghị.

So sánh với việc bọn họ tiếc hận vận mệnh vô thường của đồng liêu, vị sư muội nhu nhược này mới là người bị hại thật sự trong đại chiến chính ma!

Đây là trẻ mồ côi duy nhất cả nhà hủy diệt!

Bọn họ thật sự không cẩn thận, sao có thể nhắc đến chiến sự ở trước mặt đối phương?

Lập tức, Niếp Bích Lưu vội ho một tiếng, cưỡng ép thay đổi chủ đề: "Đúng rồi, việc Thái tử Lưu Lam hoàng triều và Kiếm tử Hàn Ẩm Kiếm tông cùng vào Vĩnh Dạ hoang mạc, nghe nói Thái tử Chung Quỳ thị đã đột phá Hóa Thần ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, các ngươi từng nghe nói chưa?"

"Có có có!" Đám người vội vàng đáp lời, muốn xoa dịu tình cảnh đau lòng vừa rồi: "Không biết Thái tử là mấy kiếp Hóa Thần?"

"Lưu Lam hoàng triều căn cơ thâm hậu, Chung Quỳ Việt Cức là Thái tử, từ trong bụng mẫu thân đã có trưởng bối Chung Quỳ thị lấy thiên tài địa bảo và đủ loại thủ đoạn phạt gân tẩy tủy, vững chắc căn cơ, sau khi ra đời càng có toàn bộ hoàng triều cung cấp nuôi dưỡng và bồi dưỡng... Nhân vật như vậy, chắc là cửu kiếp Hóa Thần! Nếu không dùng cái gì để giữ được đế vị hoàng triều?"

"Không sai, nếu là chân truyền chín tông, biết đâu còn có tình huống ngoài ý muốn, nhưng cấp bậc Thái tử hoàng triều này, ngoại trừ cửu kiếp Hóa Thần thì không thể có bất kỳ ngoài ý muốn"

"Thiếu chủ chín tông được chọn lựa cực kỳ hà khắc. Đã qua vạn năm, chưa hề nhìn lầm, nói cách khác bây giờ chính đạo ta có thêm một vị chiến hữu cửu kiếp Hóa Thần..."

"Không chỉ Thái tử Lưu Lam hoàng triều, nghe nói Kiếm tử cũng có được một phần cơ duyên ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, gần đây cũng chuẩn bị đột phá Hóa Thần..."

Một nữ "Tiết cấp" nhìn Tống Quỳnh Tư, đột nhiên mở miệng:

"Còn có một tin tức tốt, nhưng còn chưa hoàn toàn xác nhận thật giả: Nghe nói bên ma đạo kia, Mệnh Hồn đăng của Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù dập tắt, đã thân tử đạo tiêu."

"Thật sao? Chết rất tốt! Ma đạo yêu nhân, người người có thể tru diệt!"

"Thiên Sinh giáo luôn mồm nói bọn họ sinh ra tôn quý, lọt mắt xanh thiên ý, kết quả cho tới nay mới khai chiến bao lâu, đường đường là Thiếu giáo chủ lại thân tử đạo tiêu, ha ha..."

"Ma đạo làm điều ngang ngược, nếu từ nơi sâu xa thật sự là thiên ý vận chuyển, cân nhắc thiện ác đúng sai, sao có thể đứng về phía bọn họ? Chỉ là cưỡng ép đổi trắng thay đen thôi."

"Bọn họ không chống đỡ được quá lâu..."

Đám người giả vờ nói chuyện phiếm, uyển chuyển an ủi tiểu sư muội mới tới.

Tư Hồng Diệu Ly nghiêm túc nghe, đoạn thời gian trước nàng vẫn mưu đồ trà trộn vào Độ Ách uyên, lại không hề biết tình hình chiến đấu mà đám ngụy đạo này đang thảo luận.

Nói một lát, Niếp Bích Lưu cảm thấy bầu không khí đã dịu đi, lại lên tiếng nói: "Chắc cũng đủ rồi, đi xem tình huống một chút"

Những người khác rối rít gật đầu, sau đó đi vào bên trong đi dọc theo đường mòn mà các phạm nhân vừa đi vào.

Tiêu Giám truyền âm giải thích cho Tư Hồng Diệu Ly: "Phạm nhân bị đưa vào đây gần như từng người kiêu căng khó thuần.

Để cho tiện sau này quản lý, tất cả tù phạm mới tới đều bị ra oai phủ đầu, tiêu diệt sự hăng hái và cao ngạo của bọn họ, tránh để thường xuyên gây chuyện thị phi, lãng phí thời gian và sức lực của chúng ta"

"Nhất là hiện nay tình huống đặc thù, trước khi đại chiến chưa dừng lại, tiếp theo sẽ càng ngày càng nhiều phạm nhân bị đưa vào."

Tư Hồng Diệu Ly nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.

Chẳng mấy chốc, bọn họ xuyên qua đường hành lang thiên nhiên chật hẹp, sau khi đi ra ngoài, chỉ thấy trong thung lũng rộng lớn, tù phạm mới cũ đang đánh nhau thành một đống.

Bởi vì số người và tu vi của phạm nhân cũ đều chiếm ưu thế tuyệt đối, nói chính xác hơn là là phạm nhân cũ đơn phương làm nhục phạm nhân mới.

Theo từng tiếng gào thét la khóc, trong đám người không ngừng bắn ra máu tươi, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng.

Đám người Niếp Bích Lưu nhìn tình cảnh này, trên mặt không có bất kỳ vẻ bất ngờ gì, chỉ trầm giọng quát: "Tất cả dừng tay!"

Hắn ta chưa nói hết câu, dù trên mặt các phạm nhân cũ đầy vẻ buồn bực chưa tận hứng nhưng vẫn lập tức dừng động tác, sau đó rối rít tránh ra một con đường, để đám "Tiết cấp" và "Trượng Trực" có thể nhìn rõ ràng tình hình trong vòng chiến.

Đã thấy vừa nãy người mới còn tốt đẹp, lúc này đều đã máu thịt be bét, dù lấy thể chất tu sĩ cũng khó có thể đứng dậy, nằm trên mặt đất, không ngừng há mồm kêu rên.

Thế nhưng, các phạm nhân cũ đều có chừng mực, trông những người mới này thê thảm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ánh mắt Tư Hồng Diệu Ly đảo qua đám người, hai mắt híp lại:

Thiếu hai người...

Cùng lúc đó, Niếp Bích Lưu cũng phát hiện thiếu người, chỉ vào một tên phạm nhân cũ trong đó, hỏi: "Còn có hai người đi đâu rồi?"

Phạm nhân cũ kia cười hắc hắc, nói: "Có tên tiểu tử xuất thân từ chín môn phái lớn, bị Phùng Chước mang đi."

Chương 1371: khu chữ "Hoàng"

"Về phần một người khác, Phạm Bình đưa đi dạy quy củ riêng"

Niếp Bích Lưu nghe vậy nhướn mày, người bị Phùng Chước mang đi chắc chắn là Long Thao Nhĩ, điều này cũng không cái gì, Phùng Chước cũng xuất thân Lưu Lam hoàng triều, còn từng giảng dạy ở Ngọc Lân thư viện, hắn ta dẫn Long Thao Nhĩ đi cũng vì quan tâm.

Đối với điểm này, dù "Tiết cấp" hay "Trượng Trực" đều không ngăn cản.

Dù sao Độ Ách uyên do năm tông chính đạo chưởng quản, ít nhiều cũng có thiên vị với tù phạm xuất thân năm tông.

Chỉ cần không chống lại giới luật, điều này đều không có gì.

Ngược lại là một phạm nhân mới khác, Niếp Bích Lưu rất rõ ràng thủ đoạn của Phạm Bình, không thể để đối phương chơi chết phạm nhân mới tới!

Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu lập tức phân phó một "Tiết cấp" bên cạnh: "Ngươi đi xem tình huống một chút."

"Tiết cấp" kia gật đầu, đang muốn cất bước lại nghe Tư Hồng Diệu Ly mở miệng nói: "Tiết cấp trưởng, ta cũng muốn đi xem."

Niếp Bích Lưu nghe vậy gật đầu nói: "Vậy ngươi đi đi."

Vị Tống sư muội này mới đến, vốn nên làm quen với hoàn cảnh và quy tắc của Độ Ách uyên một chút. Chỉ có điều ngại đối phương vừa trải qua tin dữ liên tiếp, không tiện vừa đến đã sắp xếp đủ loại việc phải làm.

Hiện tại nàng chủ động mở miệng, tất nhiên Niếp Bích Lưu sẽ không từ chối.

Lúc này ra lệnh "Tiết cấp" vừa rồi: "Ngươi dẫn theo Tống sư muội."

"Tiết cấp" kia nhẹ gật đầu, nói: "Tống sư muội, ngươi đi theo ta."

Nói xong, hắn ta gọi Tư Hồng Diệu Ly đi theo mình, đi vào chỗ sâu trong cốc.

Âm phong thổi tới từ bốn phương tám hướng, xuyên qua nham thạch u ám thâm thúy, trong tiếng quỷ khóc sói gào xen lẫn tiếng dòng nước róc rách.

Một lát sau, quả nhiên phía trước xuất hiện một dòng sông đen sì.

Dòng sông này cũng không rộng lớn, nghiêm chỉnh mà nói, thật ra chỉ là một dòng suối nhỏ.

Suối nước kia hiện ra màu đen, trông vô cùng nặng nề, truyền ra khí tức lạnh lẽo thấu xương, lúc chảy xuôi thỉnh thoảng còn xuất hiện từng vòng gợn sóng, lại như có vật sống sinh tồn trong đó.

Bùi Lăng đi theo sau lưng Phạm Bình, leo lên con đường gập ghềnh chật hẹp đi ngược dòng nước, ven đường càng ngày càng ít người.

Lúc này, Bùi Lăng truyền âm phân phó: "Nói cho ta nghe một vài tình huống nơi này đi"

Ánh mắt Phạm Bình hơi mờ mịt, máy móc nói: "Vâng"

Ngay sau đó, hắn ta nói: "Hiện tại chúng ta ở khu chữ 'Hoàng,, ngoại trừ những người trông coi, tổng cộng chia thành người ba phe.

"Chiếm ưu thế nhất là tu sĩ xuất thân năm tông chính đạo, hoặc là tông môn đệ tử phụ thuộc bọn họ."

"Những người này có quan hệ mật thiết với người trông coi, dù lúc đầu không thân thiết, thân bằng hảo hữu của bọn họ ở bên ngoài thường sẽ chuyển bám víu mối quan hệ vòng vèo, nhờ người trông coi quan tâm bọn họ một chút."

"Thứ hai là tu sĩ xuất thân tứ tông ma đạo. Mặc dù bọn họ không được người trông coi chào đón, nhưng căn cơ hùng hậu, thủ đoạn tàn nhẫn. Độ Ách uyên này đâu chỉ là luyện ngục chốn nhân gian với chúng ta. Nhưng đối bọn họ mà nói, lại như cá bơi vào biển... Thậm chí còn có một vị ma tu, dường như đắc tội con cháu cao tầng trong tông môn, đối với nơi này lại có thể nói là 'vui đến quên cả trời đất...

"Nói tóm lại, người hai phe này đều cao cao tại thượng, trong mắt không có một hạt bụi"

"Mối quan hệ của bọn họ như nước với lửa, ngầm đồng ý đối phương là kẻ địch, nhưng hoàn toàn chướng mắt những người khác..."

"Phe thứ ba ở nơi này là tất cả tu sĩ không phải đệ tử chín môn phái lớn"

"Bao gồm toàn bộ quần thể tán tu, dị tộc."

"Chúng ta là quần thể thứ ba này, số người nhiều nhất, trông thanh thế lừng lẫy nhất. Nhưng trên thực tế, dù làm cái gì cũng phải tránh hai phe kia, nếu không hậu quả khó mà lường được..."

"Hiện tại, một phương chính đạo khu chữ 'Hoàng' lấy nghịch đồ Yến Tê thành Mạnh Nam Lâu cầm đầu."

"Người này là đệ tử trưởng lão Yến Tê thành, nghe nói thiên tư tung hoành, được sư tôn sủng ái, vốn tiền đồ vô lượng, lại vì trăm năm trước nhanh chóng quật khởi khiến ma đạo kiêng dè. Bởi vì Ma tông tính toán nên bất ngờ đọa ma, còn bởi vậy giết lầm sư đệ tình như tay chân..."

"Bởi vì việc này, hắn căm hận ma tu đến cực điểm, kéo theo việc thấy ngứa mắt cả những tán tu, dị tộc từng tu luyện ma công"

"Thế nhưng, chỉ cần không phải ma tu hoặc chưa từng tu luyện ma công, không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ kiềm chế tù phạm chính đạo phía dưới, ngày thường sẽ không cố ý gây chuyện."

"Người dẫn đầu một phương ma đạo khu chữ 'Hoàng' là đệ tử Thiên Sinh giáo Nhâm Tân"

"Nhâm Tân này ma tính sâu nặng, mới đến Độ Ách uyên đã sử dụng ngôn ngữ mê hoặc, kích động bất ngờ làm phản, đến mức một đêm đã chết mười mấy tên tù phạm, sau đó hắn lấy thi thể tế tự trời cao, công bố muốn xin thiên ý chỉ điểm, tiếp theo là tìm cách vượt ngục, trước đó còn thu mấy lô đỉnh..."

"Quy tắc không cho phép tế tự này cũng thêm vào vì hắn"

"Giết người là giới luật của nơi đây, Nhâm Tân vừa đến đã tìm ra sơ hở, làm người trông coi chỉ có thể tự mình ra tay trừng trị, lại không thể thông qua giới luật đối phó hắn..."

"Về phần những người chúng ta, lại lấy Chu Minh ngạc Chu cô nãi nãi cầm đầu."

"Nàng là yêu thú dị chủng, nghe đồn theo hầu cao quý, là huyết mạch Thanh Yếu"

Chương 1372: Sâu trong lòng đất (1)

"Sau khi Chu cô nãi nãi dùng võ phục người, không làm thêm chuyện gì nữa, xưa nay trừ ăn là ngủ, không hề quản việc, ngược lại mấy nam sủng xung quanh nàng lòng dạ hẹp hòi, nóng vội...

Vô cùng khó giải quyết."

"Trong số người trông coi khu chữ 'Hoàng) người khó qua lại nhất là Tiết cấp trưởng, chắc hẳn ngươi đã gặp. Chính là Niếp Bích Lưu đã dạy dỗ trước đó, hắn phụ trách quản lý toàn bộ 'Tiết cấp' khu chữ 'Hoàng"

"Ăn ở của chúng ta, bao gồm phán quyết sau khi xảy ra xung đột, cùng rất nhiều việc đều do hắn toàn quyền làm chủ"

"Cho nên trong số người trông coi khu chữ 'Hoàng; người không thể đắc tội nhất là hắn"

"Người này xuất thân từ Cửu Nghi sơn trong năm tông chính đạo, tu vi là Hóa Thần kỳ, chấp chưởng khu chữ 'Hoàng' đã có trăm năm."

"Là người khá công chính, mặc dù khá thiên vị phạm nhân năm tông chính đạo, nhưng đối những người khác cũng coi như công bằng"

"Tiếp theo là "Trượng Trực lệnh"

"Vốn "Trượng Trực lệnh' vừa bị điều đi vì đại chiến chính ma"

"Hiện tại do một "Trượng Trực' tên là "Tiêu Giám' thay mặt "Trượng Trực lệnh) nếu không có chuyện gì bất ngờ, có lẽ qua ít ngày nữa người này sẽ là Trượng Trực lệnh"

"Tiêu Giám là đệ tử Hàn Âm Kiếm tông trong năm tông chính đạo.

"Người này không có cảm tình gì với tất cả tù phạm, ngoại trừ nể mặt tông môn, khá lịch sự với tù phạm chính đạo, đều ôm địch ý và ác ý với ma tu, còn có chúng ta."

"Nếu rơi vào trong tay hắn, thường cũng khó tránh nối đau da thịt...

"Cũng may 'Trượng Trực' nơi đây chuyên hành hình, không có Tiết cấp trưởng phân phó, Trượng Trực không thể dùng tư hình"

"Ngày thường, hình phạt thường thấy nhất ở khu chữ 'Hoàng' là roi hình, ngoài ra còn có trượng hình, nước hình đủ loại... Nhưng trừng trị đáng sợ nhất vẫn là ngừng phát Khư Sát Đan"

"Chúng ta chỉ là tu vi Kết Đan, căn bản không chịu được sát khí nơi đây, không có Khư Sát Đan, trong vòng ba đến hai ngày sẽ rơi vào tình cảnh muốn sống không được muốn chết không xong..."

Bùi Lăng yên lặng nghe, Phạm Bình này đã bị hắn dùng [Hoặc Hồn thần thông] khống chế, hiện tại có thể nói là biết gì nói nấy.

Ngay lúc vừa nghe vừa suy nghĩ, hai người đi tới phía trước vách đá lấp kín.

Vách đá này nối liền với sông ngầm như một đạo bình phong, chặn đường đi.

Xung quanh ngoại trừ tiếng âm phong kêu khóc thì không còn tiếng động gì khác, từ đủ loại dấu vết để xem cũng là ít ai lui tới.

Chỉ là, có lẽ vì vách đá nên sát khí nơi đây đặc biệt đậm đặc, không biết bao nhiêu năm mới hình thành tầng nham thạch to lớn, mặt ngoài lại đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, chỉ chút sóng khí lúc người đi qua đã khiến nó rì rào rơi xuống.

Phạm Bình nói: "Nơi đây sát khí nồng đậm, bình thường ít có người đến. Dù là Tiết cấp tuần sát, có đôi khi cũng sẽ coi nhẹ đi qua, vụng trộm tu luyện ở chỗ này sẽ không dễ bị phát hiện như vậy."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nơi này thật sự có sát khí vô cùng nghiêm trọng, chỉ đi cùng nhau thế này đã cảm thấy lực lượng âm hàn đang không ngừng thấm vào nhục thân, thử ăn mòn nhập thể.

Nhưng không sao, hắn chỉ cần chọn chỗ vắng người là được.

Với loại trình độ sát khí hiện tại, tuy có áp lực cực lớn với đám người Phạm Bình, cũng không có ảnh hưởng quá lớn với hắn.

Thế là, Bùi Lăng lập tức phân phó nói: "Tốt, ngươi có thể lui xuống."

Vừa nói xong, Phạm Bình còn chưa kịp đồng ý, Bùi Lăng đột nhiên đã nhận ra gì đó, vội nói tiếp: "Chậm đã! Có người tới, chút người khác hỏi, ngươi cứ nói ta là thủ hạ mà ngươi nhìn trúng."

Phạm Bình không hề do dự nói: "Vâng!"

Hai người đứng tại chỗ chờ đợi.

Sau một lát, bên cạnh sông ngầm xuất hiện một Tiết cấp áo bào trắng hoa văn xanh, người đi theo sau là Trượng Trực áo bào nền trắng hoa văn xanh, Trượng Trực kia mảnh mai xinh đẹp, là Tư Hồng Diệu Ly giả trang Tống Quỳnh Tư.

Đôi bên gặp mặt, thấy người mới quần áo hoàn hảo, cũng không có vết thương rõ rệt, Tiết cấp kia khẽ gật đầu, xem ra Phạm Bình này vẫn có chút chừng mực.

Nghĩ đến đây, Tiết Cấp trầm giọng quát lớn: "Phạm Bình! Ngươi đưa người mới đến đây, là muốn làm gì?"

"Nếu ngại cuộc sống quá tốt, có thể nói thẳng với Tiết Cấp trưởng, ngừng Khư Sát Đan của ngươi."

Phạm Bình liên tục gật đầu, cười làm lành nói: "Từ tiết cấp, hiểu lầm! Đây đều là hiểu lầm! Ta chỉ thấy họ Ngô này thuận mắt, cho nên gọi riêng hắn tới căn dặn quy củ nơi đây một lượt, sau này để hắn chạy chút chuyện giúp ta...

Từ tiết cấp kia lạnh lùng nói: "Đừng giở trò gian với ta, lão tử hiểu rõ trong lòng đám người làm điều phi pháp các ngươi đang nghĩ cái gì."

"Độ Ách uyên không phải là ngoại giới, không cho phép các ngươi gây sóng gió ở đây."

"Hôm nay người mới vừa tới, Tiết cấp trưởng tốt bụng cho một ngày nghỉ ngơi, nhưng ngươi đã hoàn thành khai thác năm trăm cân đá hôm nay chưa?"

"Chưa hoàn thành còn không nhanh đi!"

Trong quá trình này, Tư Hồng Diệu Ly yên tĩnh đứng sau lưng Từ tiết cấp, dường như đang quan sát học tập cách làm của hắn ta, lại đang âm thầm truyền âm với Bùi Lăng: "Thánh Tử tự mình đến đây, là tông môn có phân phó gì sao?"

Thấy Tư Hồng Diệu Ly đã nhận ra mình, Bùi Lăng không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Vừa rồi hắn vào Độ Ách uyên, vì xác định thân phận Tư Hồng Diệu Ly đã âm thầm thúc giục Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ trong cơ thể.

Chương 1373: Sâu trong lòng đất (2)

Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ này vốn là một đôi cổ trùng.

Lúc trước ở đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, Tư Hồng Diệu Ly vì thông qua kiểm tra luyện đan, cố ý trồng Bạch Cổ vào trong cơ thể mình, trồng Hắc Cổ vào Bùi Lăng.

Sau đó Bùi Lăng uỷ thác tu luyện, Hắc Cổ bị hệ thống luyện hóa, vì vẫn vô hại với hắn nên không diệt trừ nó tận gốc.

Lần này vừa vặn dùng để liên hệ thân phận với Tư Hồng Diệu Ly.

Bùi Lăng lập tức truyền âm trả lời: "Lúc này không phải lúc nói chuyện lâu, đừng để lộ ra, sau này có cơ hội lại nói tỉ nhiệm vụ cụ thể mỉ, không vội nhất thời."

Tư Hồng Diệu Ly không thay đổi sắc mặt gật đầu.

Lúc này, Từ tiết cấp đã nói xong, người bị dạy dỗ không xảy ra chuyện gì, hắn ta cũng không để ở trong lòng.

Dù sao tù phạm đến đây, không có một ai là người thật sự vô tội, ăn chút đau khổ cũng là chuyện đương nhiên.

Từ tiết cấp nói với Tư Hồng Diệu Ly: "Người tìm được đã không xảy ra chuyện gì, Tống sư muội, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh với Tiết cấp trưởng"

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Được."

Hai người quay người rời đi.

Thấy bên cạnh sông ngầm chỉ còn lại hai người là mình và Phạm Bình, Bùi Lăng lại ra lệnh: "Ngươi đi khai thác đá, tránh để người khác nghi ngờ."

Phạm Bình nói: "Vâng!"

Tiễn hắn ta rời đi, Bùi Lăng ở lại đây chờ giây lát, xác nhận Phạm Bình đã đi xa, lúc này thu hồi [Hoặc Hồn thần thông], đồng thời sử dụng "Pháp" xóa tất cả ký ức vừa rồi của đối phương.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy thần niệm dò xét nơi này mấy lần, sau khi xác nhận xung quanh không có người, cũng không có thủ đoạn giám sát gì, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], trực tiếp bỏ chạy vào lòng đất!

[Ngũ Quỷ Thiên La Độn] là độn pháp số một Trọng Minh tông, cũng nổi danh như cồn trong toàn bộ độn pháp Bàn Nhai giới.

Lúc này chui xuống đất như cá bơi vào biển, vô cùng nhanh nhẹn không trở ngại chút nào.

Toàn bộ Độ Ách uyên đều bị địa sát ăn mòn mãnh liệt, lòng đất cũng không thể tránh khỏi.

Lúc này càng vào sâu trong lòng đất, sát khí càng ngày càng nghiêm trọng, gần như đã sắp đến tình trạng ngưng kết thành thực chất.

Sau một lát, Bùi Lăng thấy chiều sâu trước mắt đã không sai biệt lắm, lúc này tâm niệm vừa động, đao ý lưu truyền, lập tức mở ra một không gian thu hẹp trong lòng đất.

Cảm nhận trong cơ thể lập tức tiêu hao rất nhiều pháp lực, hắn khẽ gật đầu, sát khí trong Độ Ách uyên này như vô cùng vô tận.

Nếu tu sĩ không muốn bị sát khí này ăn mòn nhục thể, trở thành sự tồn tại vô dụng, từ đây đoạn tuyệt đạo đồ, nhất định phải luôn lấy pháp lực đối kháng.

Loại tình huống này, dù sử dụng thủ đoạn gì, tiêu hao pháp lực đều hoàn toàn không phải thứ mà ngoại giới có thể so sánh.

Hơn nữa, phương không gian vừa mở ra đã có rất nhiều sát khí cùng nhau chen vào...

Tu sĩ Nguyên Anh bình thường trở xuống, đừng nói tu luyện ở chỗ này, dù sống sót cũng là chuyện không thể nào.

Chỉ có điều, lấy tu vi và thực lực hiện tại của Bùi Lăng, sát khí trong lòng đất khu chữ "Hoàng", ngoại trừ khiến hắn tiêu hao nhiều pháp lực hơn một chút, vẫn không uy hiếp được hắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng ngồi xếp bằng xuống, hơi há miệng phun ra một miệng lớn sương đen.

Sương đen này sền sệt nặng nề như thực chất, hiệu quả giống với bóng tối trong Vĩnh Dạ hoang mạc, có thể ngăn cách thần niệm cùng rất nhiều thủ đoạn dò xét.

Lúc này, sau khi sương đen xuất hiện chầm chậm tiêu tán, lập tức lộ ra một cái bảo rương, kiểu dáng đường vân của nó là cái mà Lệ thị phái người đưa đến Linh Thủy phường thị trước đó.

Bên cạnh bảo rương còn có một vài dụng cụ trữ vật khác.

Bùi Lăng đưa tay đánh ra một chiêu, lập tức hút bảo rương vào lòng bàn tay.

Trước khi tiến vào Độ Ách uyên, tất cả tù phạm sẽ bị lặp đi lặp lại điều tra, lấy tất cả dụng cụ trữ vật trên người.

Nhưng bóng tối do ý chí đọa tiên nắm giữ có thể ngăn cách tất cả thủ đoạn dò xét.

Vì vậy, Bùi Lăng đã sớm giấu kín toàn bộ dụng cụ trữ vật, bảo rương và đủ loại vật phẩm của mình vào trong bóng tối.

Sau đó chỉ cần thi triển môn thủ đoạn này là có thể lấy ra thứ mình muốn.

Lúc này Bùi Lăng mở bảo rương ra, lấy ra rất nhiều linh thạch từ đó, cùng mấy loại vật liệu đặc thù.

Ngay sau đó, hắn lại tìm được một vài nguyên liệu từ trong túi trữ vật.

Tiếp theo bắt đầu bố trí trận pháp ở trong phương không gian này.

Bởi vì đây đều là việc đã sớm cân nhắc, đã chuẩn bị, không lâu sau Bùi Lăng đã bố trí một tòa trận pháp phức tạp nhưng kiên cố.

Trong không gian lòng đất, sát khí lấy tốc độ mà nhục thân có thể phát hiện được, nhanh chóng giảm bớt.

Theo linh thạch tiêu hao nhanh chóng, linh khí nơi đây dần gia tăng.

Đây là Chân Không Hóa Linh đại trận trong truyền thừa Thánh Tử, có thể chuyển hóa toàn bộ âm khí, tử khí, thi khí, sát khí...

Thành linh khí dùng cho tu sĩ tu luyện.

Chỉ có điều, loại trận pháp này tiêu hao số lượng linh thạch cực kỳ khổng lồ.

Không phải người tài lực hùng hậu, căn bản không chịu nổi tiêu hao như thế.

Trong truyền thừa Thánh Tử Trọng Minh tông, còn có rất nhiều trận pháp, thủ đoạn tương tự, hiệu quả kinh người, tính thích ứng cực mạnh, cùng một vấn đề như thế, cũng phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên để trả giá.

Chương 1374: [Sinh Tử Hiến Lệnh]

Đây cũng là lý do Thánh tông luôn có hình tượng lòng tham không đáy, bất kỳ việc gì đều có thể dùng linh thạch để giải quyết, dù sao truyền thừa cao giai thật sự cần rất nhiều tài nguyên và linh thạch...

Sau khi bố trí xong đại trận, Bùi Lăng tự mình tu luyện trước, không phát hiện xảy ra vấn đề gì, lúc này đã quyết định trước tiên dùng hệ thống uỷ thác một môn thuật pháp Hóa Thần kỳ thử một chút.

Hiện tại dùng hệ thống uỷ thác tu luyện công pháp, vừa tu luyện đã là thời gian mấy ngày, cộng thêm bây giờ pháp y không thể cắt ngang ủy thác, một khi xuất hiện tình huống bất ngờ gì, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Lần đầu tiên ủy thác thuật pháp, hệ thống chỉ cần học được môn thuật pháp này sẽ trực tiếp kết thúc tu luyện, tốn ít thời gian hơn công pháp nhiều. Nếu thật sự xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời đối phó.

Thế là, Bùi Lăng mở giao diện hệ thống.

Hiện tại hệ thống thu nhận sử dụng thuật pháp Hóa Thần, chủ yếu có hai chi nhánh: Cái thứ nhất là thuật pháp trong truyền thừa Thánh Tử, vật liệu tu luyện của nó đều không thể rời khỏi tinh huyết, hồn phách tu sĩ, huyết nhục và tỉnh phách yêu thú Thanh Yếu cao giai...

chi nhánh thứ hai là thuật pháp trong truyền thừa của "Chú".

Phần lớn đồ cần thiết của nó đều lấy đủ loại cảm xúc oán niệm, phẫn hận của sinh linh làm chủ.

Suy nghĩ một chút, Bùi Lăng nhanh chóng làm ra quyết định.

Mặc dù trong số tài nguyên tu luyện mà hắn mang vào Độ Ách uyên cũng có một phần huyết nhục, tỉnh phách yêu thú cao giai, nhưng hệ thống chỉ đưa tặng thứ tốt nhất.

Độ Ách uyên này là nơi để chính đạo giam giữ loại người cùng hung cực ác.

Hiện tại nơi này chỉ là khu chữ "Hoàng" đã xuất hiện yêu thú Thanh Yếu, nghĩ cũng biết sâu trong khu chữ "Địa" và khu chữ "Thiên" sẽ cầm tù lấy rất nhiều sự tồn tại kinh khủng tu vi vô cùng cao thâm!

Một khi uỷ thác thuật pháp trong truyền thừa Thánh Tử, rất có thể hệ thống sẽ tặng miễn phí tù phạm trong khu chữ "Địa" thậm chí khu chữ "Thiên" cho hắn, thật sự quá nguy hiểm!

So sánh ra, thuật pháp trong truyền thừa của "Chú" chỉ cần tâm trạng tiêu cực của tu sĩ, cho dù xảy ra chuyện bất ngờ, hắn cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết.

Đương nhiên, bởi vì truyền thừa của "Chú" vốn dự định truyền cho Chú Quỷ chứ không phải Nhân tộc. Bởi vậy, trước Hóa Thần kỳ, mỗi khi tu luyện truyền thừa của "Chú", hệ thống sẽ đưa tặng ngoài định mức loại tài nguyên oan hồn, quỷ vật cho hắn để làm đồ thay thế.

Nhưng bây giờ thì sao...

Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục 1, bóng dáng của hắn dân bắt đầu biến hóa.

Chẳng mấy chốc, đã từ thực thể hóa thành một đoàn ám ảnh tĩnh mịch.

Ngay sau đó, đoàn ám ảnh này bắt đầu chậm rãi hiện ra một hình người đen nhánh, không có ngũ quan, vị trí gương mặt trống rỗng.

Trên dưới quanh người trải rộng vô số chữ bằng máu.

Những cái chữ bằng máu kia nhỏ bé như kiến, thuần túy tạo thành từ từng khuôn mặt oán độc.

Mỗi một khuôn mặt đều đang cười lạnh, đang thét gào, đang nguyền rủa...

Cảm nhận thân thể của mình hoàn toàn khác biệt với vừa rồi, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn từng thắng Chú Quỷ trong lúc tranh đạo.

Bởi vậy, hiện tại hắn có thể hoàn mỹ lấy trộm thân phận Chú Quỷ kia!

Trước khi Hóa Thần, hắn còn không thể làm được điểm này.

Bởi vì lúc hắn đạt được [Thực Nhật bí lục], Chú Quỷ đã sớm thành đạo cơ của hắn. Bây giờ đi vào Hóa Thần, hắn không chỉ có thể dùng [Thực Nhật bí lục] thay thế thân phận Chú Quỷ, hơn nữa còn có thể tách riêng mệnh cách Chú Quỷ từ trong bản thể, tạo thành một hóa thân của mình.

Đương nhiên, hiện tại hắn đã có một hóa thân, trước khi tu vi đạt tới Hóa Thần trung kỳ, không cần thiết tạo ra hóa thân thứ hai...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng: "Vậy cứ tu luyện thuật pháp trong truyền thừa của 'Chú:.."

"Trong truyền thừa của 'Chú), Hóa Thần kỳ có tổng cộng ba môn thuật pháp."

"Một môn là [Tâm Ma Đại Diễn Chú], một môn là [Vạn Hồn Chú], còn có một môn là [Sinh Tử Hiến Lệnh] "

" [Tâm Ma Đại Diễn Chú] đã biết, bây giờ đang chọn một trong số [Vạn Hồn Chú] và [Sinh Tử Hiến Lệnh]"

" [Vạn Hồn Chú] là chú thuật công kích, một khi lựa chọn cái này, hệ thống chắc chắn sẽ điều khiển ta sử dụng với người mạnh nhất nơi này..."

Hơi phân tích một chút, Bùi Lăng quyết định lựa chọn [Sinh Tử Hiến Lệnh].

Lúc trước hắn đã tự mình lĩnh giáo môn chú thuật này.

Ban đầu ở Thiên Ngoại Đảo, Tang thôn và Tử thôn chia ra có hai hiến lệnh khác biệt.

Hiến lệnh Tang thôn là: Sáng đừng trang điểm, đêm không ăn mặc lôi thôi lếch thếch.

Hiến lệnh Tử thôn là: Đêm đừng mặc đồ đỏ, sáng đừng cài trâm hoa.

Bốn hiến lệnh này đều là "Tang" thông qua việc không ngừng tế tự "Chú", mượn dùng đủ loại nghi thức để lập ra.

nghi thức và pháp môn để hắn ta bố trí bốn hiến lệnh này là bắt chước môn [Sinh Tử Hiến Lệnh] trong truyền thừa của "Chú".

Môn [Sinh Tử Hiến Lệnh] này có thể thiết lập quy tắc không thể làm trái trong phạm vi nào đó.

Về phần phạm vi này lớn hay nhỏ, hoàn toàn được quyết định bởi tu vi tu sĩ.

Chương 1375: Vị kia... Không ở đây (1)

Sau khi thiết lập hiến lệnh, một khi có người vi phạm, sẽ phát động nguyền rủa đã sớm bày ra.

Thế nhưng, môn chú thuật này có một khuyết điểm rất lớn, đó là trước khi thi triển, người thi chú phải thiết lập một hiến lệnh khác cho bản thân coi như là đánh đổi.

Hơn nữa giữa hai mục hiến lệnh này nhất định phải có sự liên quan, như thế mới có thể bố trí thành công.

Cũng như Tang thôn và Tử thôn ở Thiên Ngoại đảo, trong bốn mục hiến lệnh, sáng tương ứng với buổi sáng, đêm tương ứng với buổi đêm...

Về phần cách giải trừ [Sinh Tử Hiến Lệnh] thì có hai cách.

Loại thứ nhất là người thi chú thiết lập một hiến lệnh để giải trừ hiến lệnh; cách thứ hai là người thi chú tự làm trái với hiến lệnh.

Cách sau, người thi chú cũng nhận sự phản phệ của nguyền rủa.

Ngoại trừ cái đó ra, dù người thi chú chết đi, hiến lệnh vẫn không biến mất.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao môn chú thuật này lấy tên là [Sinh Tử Hiến Lệnh].

Đương nhiên, nếu là tu sĩ thật sự nắm giữ lực lượng quy tắc, tất nhiên có thể cưỡng ép giải trừ hiến lệnh...

Môn chú thuật này giống với [Tâm Ma Đại Diễn Chú], đều lấy bí pháp tác động đến quy tắc đại đạo từ nơi sâu xa, thuật pháp bình thường còn lâu mới có thể so sánh được.

Chỉ là hai môn thuật pháp này đều không thích hợp sử dụng trong chiến đấu.

Bùi Lăng trầm ngâm: "Thật ra bản chất [Sinh Tử Hiến Lệnh] này là ngụy trang của quy tắc!"

"Hiện tại trong tất cả thuật pháp mà ta nắm giữ, chắc không có thuật pháp phức tạp hơn môn [Sinh Tử Hiến Lệnh] này."

"Dù ta có là loại tuyệt thế thiên tài, cũng không nhịn được cảm thấy không có chỗ xuống tay với môn thuật pháp này, không biết nên bắt đầu tu luyện từ chỗ nào..."

"Cũng may, ta có hệ thống!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Sinh Tử Hiến Lệnh] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Sinh Tử Hiến Lệnh] cần lực lượng địa mạch, chú lực, hận ý chúng sinh..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lực lượng pháp tắc...

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí lực lượng pháp tắc cho ngài!"

Tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên bên tai, trong chớp mắt thân thể mất đi khống chế, trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, lực lượng pháp tắc là tình huống như thế nào?

Chỉ có điều, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, lần trước tu luyện ở "Tiểu Tự Tại Thiên" cũng từng xuất hiện tình huống tương tự.

Lúc ấy hắn dùng hệ thống uỷ thác luyện chế Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, rõ ràng trong "Tiểu Tự Tại Thiên" có tất cả vật liệu Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, nhưng hệ thống vẫn tặng sư tôn Dược Tiên Nữ cho hắn.

Xuất hiện loại tình huống này, chỉ nói rõ một việc: Vật thay thế do hệ thống đưa tặng có hiệu quả mạnh hơn vật liệu mà thuật pháp hoặc là đan dược cần rất nhiều.

Nhưng ngay lúc hắn tưởng hệ thống sẽ điều khiển thân thể hắn thoát ra không gian lòng đất, đã thấy hệ thống không hề có ý muốn động đậy, mà tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu hấp thu toàn bộ lực lượng nào đó ở khắp mọi nơi trong Độ Ách uyên...

Khu chữ "Thiên".

Xuyên qua rất nhiều cánh cửa, trong tầm mắt là một vực sâu khổng lồ.

Vực này sâu thẳm, dù cho lấy thị lực tu sĩ, bờ bên kia vẫn xa ngút ngàn dặm.

Trong vực sâu không ngừng tản ra địa sát chỉ khí như khói đặc, bay thẳng lên vòm trời, vầng trăng đỏ ảm đạm không tản ra được chút ánh sáng nào ở chỗ này.

Khắp nơi lờ mờ, chỉ có sự âm u lạnh lẽo và uy nghiêm vô cùng vô tận.

Bên cạnh vực sâu, trên vách nham thạch cao dốc đứng bị địa sát chỉ khí ăn mòn đã lâu cắm hàng ngàn hàng vạn xiềng xích to bằng cánh tay trẻ con.

Đã không thể thấy được màu sắc ban đầu của những xiềng xích này, bị địa sát chỉ khí tiêm nhiễm thành màu mực đen xì, trên đó lấp lóe phù văn, điêu khắc đủ loại trận văn phong cấm, trấn áp, giam cầm.

Một đầu xiềng xích bị đóng đinh vào mép vực sâu, một đầu thì kéo vào trong vực sâu, rủ xuống như dây leo lít nha lít nhít.

Trên vách đá dài trong vài dặm ở hai bên vực sâu bị người ta mở ra từng hang động.

Không gian những hang động này cũng không lớn, nhưng hai bên mỗi căn phòng khắc lít nha lít nhít phù văn phong cấm cực nhỏ.

Ngoài ra trống rỗng không có bất kỳ bày biện gì.

Trong mỗi một huyệt động đều có một tên tù phạm tóc xõa chân trần, bị mấy sợi hoặc mấy chục sợi xiềng xích khóa chặt ở trong huyệt động, không thể rời đi.

Hang động càng ở phía dưới vực sâu, xiềng xích khóa tù phạm bên trong cũng càng nhiều.

Bọn họ hoặc ngồi xếp bằng, hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm ngửa, hoặc đang đi qua đi lại trong phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp... Về ngoài khác nhau, khí chất không đồng nhất.

Có ánh sáng trong veo lưu chuyển, toàn thân tinh khiết xuất trần như cửu thiên tiên nhân vô tình giáng trần; có ma diễm dậy sóng, quanh người có huyết sát như thực chất, nhìn qua có thể biết ngay là tuyệt thế ma đầu đền tội; có dị tộc đầu mọc sừng thú, gò má đầy lông vũ màu...

Chương 1376: Vị kia... Không ở đây (2)

Điểm duy nhất giống nhau là những tù phạm này dù bị gông cùm xiềng xích trên người, khí tức vẫn vô cùng cường đại.

Trải qua việc liên tục bị áp chế bởi khí thế như lưỡi đao sắc bén cường thịnh, làm sát khí phun ra ngoài từ vực sâu đều vô thức né tránh bọn họ.

"Cạch, cạch, cạch..."

Trên vòm trời, khói đặc che trăng, thỉnh thoảng có từng cơn mưa nhỏ bay lả tả.

Những mưa bụi kia như bị thứ gì đó dẫn dắt, lúc bay xuống lại chủ động rơi vào người rất nhiều tù phạm.

Quan sát tỉ mỉ mới có thể phát hiện, những thứ mưa bụi này lại là địa sát chỉ khí xông ra từ dưới đáy vực sâu ngưng kết thành giọt nước.

Sát khí đậm đặc như thế, nếu là tu sĩ Kết Đan kỳ, chỉ sợ chạm vào sẽ chết.

Nhưng những tù phạm bên cạnh vực sâu này đều thờ ơ, chỉ ngẫu nhiên có người nhìn những mưa bụi này, lộ ra vẻ hơi phiền chán.

Bỗng nhiên tất cả tù phạm cùng nhau giật mình mở mắt.

Trong mắt bọn họ nhanh chóng hiện ra vẻ khác lạ, nghi ngờ, ngạc nhiên, kinh hỉ, không hiểu...

Nhưng chẳng mấy chốc tất cả tù phạm đều ăn ý che giấu vẻ mặt, dường như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục động tác trước đó như tất cả vẫn bình thường.

Khu chữ "Địa.

Bên cạnh vực sâu.

Toàn bộ mặt đất đều bị trận pháp bao trùm.

Địa sát chỉ khí cọ rửa mà qua, ánh sáng nhạt lấp lóe.

Trên mặt đất trống trải, từng căn phòng thép đen phân chia lung tung.

Thoạt nhìn cực kì tùy ý, nhưng nếu quan sát từ trên cao sẽ phát hiện mỗi một căn phòng thép đen đều xây dựng chính xác trên một tiết điểm trận pháp.

Pháp trận to như vậy tụ tập lại lực lượng giam câm, hạn chế, trấn áp hùng hậu, vừa lúc áp chế rất nhiều xiềng xích rủ xuống vực sâu...

Căn phòng thép đen không có cửa, chỉ có vị trí cửa sổ có một cái cửa sổ nhỏ một thước vuông, lấy sắt che đậy, điêu khắc rất nhiều phù văn.

Lúc này, trong mỗi một căn phòng thép đen đều khóa lại một tu sĩ tu vi cao thâm.

Khác với trong vực sâu, tu sĩ nơi này gần như đều là người khí tức thuần khiết bình thản, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đều là danh môn chính đạo.

Trong bóng tối, bọn họ ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần trong phòng, bình tĩnh thừa nhận sự ăn mòn của địa sát chi lực.

Đột nhiên, tất cả mọi người mở mắt, trong căn phòng tối như có điện quang lóe sáng.

Không lâu sau, phần lớn mọi người cũng dần cau mày.

Trong một căn phòng, có người nói một mình: "Ha ha ha, vừa hay vị kia không ở đây..."

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Theo Chân Không Hóa Linh đại trận vận chuyển, trong một vùng không gian này linh khí càng lúc càng nồng nặc như mây mù.

Bùi Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, đang bị hệ thống điều khiển tu luyện.

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng lực lượng pháp tắc, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong chớp mắt bên tai vang lên tiếng hệ thống, Bùi Lăng lập tức cảm giác được tu vi của mình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong cơ thể lại thêm một tia lực lượng kỳ dị không thể dùng ngôn ngữ hình dung, không thể dùng tư duy nắm lấy!

Ngay sau đó, hệ thống cắt ngón tay của hắn, đột nhiên viết xuống một hàng vân triện huyết sắc: "Ban ngày đừng ồn ào"

Chữ do máu tươi tạo thành lơ lửng giữa không trung, huyết dịch còn đang không ngừng lưu động lại bị một loại lực lượng vô hình nào đó giam cầm, duy trì hình dạng vân triện.

Bùi Lăng cảm thấy, viết xong hàng chữ này, luồng lực lượng thần bí khó lường trong cơ thể mình lập tức biến mất một nửa.

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, thi triển [Đọa Huyết Chú] với hàng vân triện này.

Trong giây lát hoàn thành thi triển [Đọa Huyết Chú], hàng vân triện huyết sắc này lập tức chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Đầu hiến lệnh này là hắn tự hạn chế mình.

Một khi vi phạm, hắn sẽ bị [Đọa Huyết Chú] ăn mòn.

Lúc này, hệ thống tiếp tục thao túng Bùi Lăng duỗi ra một ngón tay khác, đột nhiên viết xuống một hàng vân triện không thấy bằng mắt thường: "Bình minh lên không thể lao động"

Viết xong hàng chữ thứ hai, một nửa lực lượng kỳ dị trong cơ thể Bùi Lăng cũng biến mất theo.

Hệ thống lại khống chế Bùi Lăng, cũng thi triển [Đọa Huyết Chú] với hàng vân triện này.

Lần này, sau khi hoàn thành [Đọa Huyết Chú], vân triện lại tan thành mây khói ngay tại chỗ, dường như lập tức hòa vào vùng thế giới này.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy từ nơi sâu xa, như bị tròng lên một tầng gông xiềng không thể thấy.

Chỉ cần mình vi phạm hiến lệnh ban ngày ồn ào này, sẽ có nguy cơ lớn lao giáng lâm lên người mình!

[Sinh Tử Hiến Lệnh] xong rồi!

Cùng lúc đó, hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức nhẹ nhàng thở ra, không tệ!

Lần này hệ thống uỷ thác tu luyện, hiếm khi nào không gây sựt Nghĩ tới đây, hắn hào phóng cho hệ thống một khen ngợi bốn Sao.

Hơi suy nghĩ một chút: "Thì ra là thế, sử dụng [Sinh Tử Hiến Lệnh] cần phối hợp nguyền rủa loại công kích khác, làm thủ đoạn áp chế hiến lệnh"

"Nếu ta nắm giữ [Vạn Hồn Chú], chắc chắn uy năng của [Sinh Tử Hiến Lệnh] này có thể trở nên càng mạnh hơn..."

Chương 1377: Bình minh lên không thể lao động

"Nhưng để sau lại nói điều này."

"Hiện tại xem ra dùng Chân Không Hóa Linh đại trận để tu luyện không có vấn đề gì. Hệ thống sẽ không vì nơi đây không đủ linh khí, miễn phí đưa tặng hoàn cảnh tu luyện cho ta."

"Trước tiên giải trừ hiến lệnh, sau đó có thể bắt đầu tu luyện công pháp..."

Thế là, Bùi Lăng lập tức thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh].

Vừa rồi hệ thống đã tu luyện một lần, hắn vẫn biết nhìn mèo vẽ hổ.

Đầu tiên hắn cắt vết thương đã khép lại ở ngón tay phải ra, lấy máu tươi của mình viết xuống một hàng vân triện: "Ban ngày đừng ồn ào, hiến lệnh này vô hiệu!"

Hàng vân triện huyết sắc này cũng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung giống vừa rồi.

Trong chớp mắt viết xong, pháp lực trong cơ thể Bùi Lăng lập tức tiêu hao non nửa.

Đây là hiến lệnh giải trừ hiến lệnh, không cần hạ chú với vân triện nữa.

Vân triện huyết sắc run lên nhè nhẹ, ngay sau đó như nhận được mệnh lệnh gì đó, đột nhiên chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó lại dùng ngón tay trái viết xuống một hàng chữ vân triện khác: "Bình minh lên không thể lao động, hiến lệnh này vô hiệu!"

Hàng vân triện không thể nhìn thấy bằng mắt thường này lập tức tiêu tán.

Hoàn thành thi triển hiến lệnh giải trừ hiến lệnh!

Bùi Lăng nghiêm túc cảm nhận trạng thái biến hóa của bản thân, chẳng mấy chốc đã phát hiện cảm giác bị gông xiềng trói buộc kia cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Bởi vì đây chỉ là lần thứ hai thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh], Bùi Lăng hoàn toàn không thể xác nhận hiện tại là hiến lệnh giải trừ thất bại, hay hiến lệnh mới tạo thành ảnh hưởng với mình.

Do dự một lúc, hắn nhanh chóng quyết định, lại giải trừ một lần nữa thử xem.

Mình không thể liên tục thất bại hai lần.

Thế là, hắn lại cắt đứt một ngón tay phải của mình...

Một lát sau, Bùi Lăng pháp lực đã thấy đáy, cũng thành công thi triển hiến lệnh giải trừ hiến lệnh lần thứ hai.

Nhưng hắn vẫn cảm giác giống vừa rồi, loại cảm giác bị gông xiềng trói buộc kia hoàn toàn không yếu bớt.

"Đây là có chuyện gì?"

"Rốt cuộc hiến lệnh đã được giải trừ chưa?"

"Môn nguyền rủa này quá phức tạp, không ai chỉ điểm là điểm không tốt..."

"Hiện tại pháp lực tiêu hao quá lớn, nơi này là Độ Ách uyên, trước tiên cần phải khôi phục pháp lực!"

Nhíu mày thật lâu, Bùi Lăng quyết định không lãng phí thời gian nữa, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Huyết Đao chân giải] cần Ngọc Mật Linh Tủy..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Ngọc Mật Linh Tủy, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Sáng sớm hôm sau.

Khu chữ "Hoàng".

Theo một tiếng chuông khánh, đám tù nhân tốp năm tốp ba đi ra từ nơi hẻo lánh, bắt đầu khai thác đá.

Nguyên liệu khai thác đá là vách đá có thể thấy được ở khắp nơi.

Chỉ có điều, tuy mặt ngoài loại nham thạch bị địa sát chỉ khí ăn mòn quanh năm suốt tháng này xốp như bánh bơ, dễ dàng sụp đổ, nhưng đập ra những bộ phận lỏng lẻo này, bên trong lại đã sinh ra dị biến, kiên cố, nặng nề, lạnh lẽo... Là một loại vật liệu đúc khí cực tốt.

Loại vật liệu đá này mới phù hợp với yêu cầu của Độ Ách uyên.

Vốn lấy tu vi của những phạm nhân này, mỗi ngày khai thác đá năm trăm cân không phải vấn đề lớn gì.

Nhưng hiện tại, địa sát chi khí tràn ngập toàn bộ Độ Ách uyên, chưa nói đến bọn họ không thể tu luyện, thậm chí lúc ngẫu nhiên phạm sai lầm bị khấu trừ Khư Sát Đan, còn phải tiêu hao pháp lực trong cơ thể để chống cự sát khí ăn mòn. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể để đốn củi.

Loại tình huống này, tất nhiên hiệu suất sẽ giảm xuống.

Phần lớn tù phạm trong tình trạng kiệt sức từ sáng sớm đến tối, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy đủ bốn năm trăm cân, hơi không cẩn thận sẽ bị "Trượng Trực" trách phạt.

Lúc này, bên cạnh sông ngầm, sau khi một đám tù phạm bàn bạc một lượt, lựa chọn một vách đá bắt đầu hôm nay lao động.

"Ngày mụ nội nó, lão tử đường đường tu vi Kết Đan đỉnh phong, tùy tiện tìm một địa phương nhỏ ở ngoại giới cũng được xưng là tông đạo tổ cự phách một phương, kết quả vận khí không tốt cũng chỉ là một thân truyền đệ tử, vì tận hiếu cho lão tử đã huyết tế mấy thôn trang luyện chế đan dược, lại bị giam vào cái nơi rác rưởi này."

"Những tông môn ngụy đạo này thật sự là loại người ra vẻ đạo mạo, sau khi tu sĩ chúng ta nhập đạo, bách bệnh bất xâm, càng có đủ loại thuật pháp thần diệu, so với phàm nhân bình thường đã là tiên phàm khác biệt. Huyết tế thôn trang phàm nhân có khác gì phàm nhân giết gà giết chó, lại đối xử với lão tử như thế..." Một tù phạm vẻ ngoài âm nhu, trên trán đầy về hung ác nham hiểm, hùng hổ giơ cuốc đá tự chế lên, hung hăng đập vào vách đá.

Cuốc đá vừa chạm đến vách đá, tù phạm này lập tức cả người cứng đờ, hắn ta bị nguyền rủa!

Chương 1378: Yên tĩnh (1)

Trong nháy mắt, khí tức của hắn ta đột nhiên suy yếu, huyết dịch, pháp lực cả người đại loạn, thậm chí bản nguyên cũng cảm thấy trống rỗng suy yếu một mảng lớn.

Không có chút sức phản kháng nào, tù phạm và cả cuốc đá trong tay ngã xuống, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, tay chân vô lực vùng vẫy mấy lần, trong chốc lát lại không đứng dậy nổi!

Người xung quanh thấy vậy, cũng không nhịn được cười ha ha:

"Liêu lão tam, không phải ngươi tự cho mình là Kết Đan đỉnh phong, trước khi vào đây là lão tổ một phương sao? Sao vô dụng như thế?"

"Chẳng lẽ hôm qua lập quy củ cho người mới dùng nhiều sức quá, ngày hôm nay lại không được?"

"Mềm nhũn như chân tôm, còn xưng tông đạo tổ, ta nhổ vào!"

"Mau dậy đi, để người mới nhìn thấy còn tưởng đám người cũ chúng ta đều là loại phế vật này..."

"Đừng mẹ nó giả chết, đều bắt đầu làm việc sớm như vậy, có ai không giống vậy? Có vẻ vang hơn nữa cũng là chuyện trước khi vào đây... Mau làm việc!"

Bọn họ vừa nói vừa tự vung khí giới làm bằng đá trong tay mình, bắt đầu khai thác đá.

Dù sao đối với phần lớn tù phạm mà nói, không khai thác đủ số lượng vật liệu đá bị roi hình thì cũng thôi, mấu chốt là không thể đổi được đủ Khư Sát Đan.

Đến lúc đó, có thể nói là sống không bằng chết...

Bọn họ tuyệt đối không muốn tiếp nhận cảm giác đó.

Keng keng keng...

Tiếng đủ loại cuốc đá, xẻng đá, búa đá gõ vào vách đá lại vang lên, trong nháy mắt bảy tám tên phạm nhân đồng thời ngã xuống, khí tức yếu ớt như nến tàn trong gió, sắc mặt xanh biếc, mồ hôi lạnh đầm đìa, pháp lực quanh người đại loạn!

Những người khác đứng xung quanh còn chưa bắt đầu làm việc thấy cảnh này đều khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì?

Lấy viên đá mà thôi, vậy cũng có thể bị thương?

Hay là địa sát chi khí nhập thể phát tác?

Nghĩ tới đây, lúc này mấy người gần đó tiến lên xem xét.

"Sao thế?" Những người khác hỏi.

Mấy người kia tiến lên xem xét một phen, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, lắc đầu nói: "Không giống địa sát chi khí nhập thể."

"Vốn cũng không thể là địa sát chi khí nhập thể" Một tù phạm nói: "Mấy người Liêu lão tam này, ngoài miệng nói ghê lắm, sau khi bị trừ Khư Sát Đan mấy lần đã ngoan ngoãn hơn bất kỳ ai.

Mỗi ngày chuông khánh mới vang đã lập tức đi ra khai thác đá, chỉ sợ không đủ Khư Sát Đan... Có phải giả vờ hay không?"

Nghe vậy, một tên tù phạm khác lập tức vung xẻng đá của mình, đột nhiên đập vào đầu Liêu lão tam!

Lấy thực lực tu sĩ dù không thể dùng lực, dựa vào nhục thân để vung xẻng đá, chỉ tiếng gió tạo ra cũng khiến người ta tin tưởng một xẻng này đánh xuống, e rằng đầu Liêu lão tam sẽ ầm vang nổ tung như dưa hấu!

Trong chớp mắt, xẻng đá dừng lại ở chỗ chỉ cách khuôn mặt Liêu lão tam một chút xíu.

Tù phạm ra tay khẽ lắc đầu nói: "Nhìn không phải giả vờ."

"Không thể giết người là giới luật, ngươi cũng không phải tên ngốc, vì sao lại vi phạm vì một Liêu lão tam?" Còn chưa nói hết câu, một tù phạm vẻ ngoài vẫn là thiếu niên vừa cười vừa nói, "Hay ngươi tưởng Liêu lão tam bị ngốc?"

Lúc nói chuyện thời khắc, hắn ta bay lên đá một cước, đạp Liêu lão tam vào sông ngầm cách đó không xa.

"Bịch"

Con sông ngầm này chảy xuôi từ khu chữ "Huyền", nghe đồn đầu nguồn đến từ khu chữ "Thiên", bên trong tràn ngập địa sát chỉ khí cực kỳ nồng nặc. Cho dù là tù phạm Nguyên Anh kỳ cũng không dám tùy tiện đụng vào nước sông.

Liêu lão tam chỉ là Kết Đan đỉnh phong, sau khi rơi xuống nước gần như bên ngoài hắn ta lập tức ngưng kết ra băng sương, sau đó lấy tốc độ cực nhanh không ngừng khiến tầng băng dày thêm, trong hai lần chớp mắt hắn ta đã bị khối băng dày cả tấc phong bế toàn bộ, chìm xuống đáy sông...

Thấy thế, tù phạm thiếu niên kia híp mắt lại, vung cuốc đá bên cạnh đẩy hắn ta đến trên bờ, cau mày nói: "Hình như thật sự không phải giả vờ...

"Đừng nói đùa, bọn họ đã trúng nguyền rủa." Lúc này, một tù phạm ngồi xổm trên mặt đất cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Các ngươi nhìn kỹ, vốn màu da của bọn họ rất bình thường, nhiều lắm là hiện ra một chút màu xanh trắng, đây là hiện tượng bình thường vì bị địa sát chi khí ăn mòn lâu dài, ngươi và ta đều là như thế"

"Nhưng lúc này lại có rất nhiều dấu tụ huyết xuất hiện."

"Trong thất khiếu còn truyền ra mùi vị khác thường đặc thù khi huyết dịch suy bại..."

"Quanh người hắn pháp lực hỗn loạn, dần sa sút, có thể cảm giác được bản nguyên của bọn họ cũng đang nhanh chóng suy yếu..."

"Lấy kinh nghiệm chú sát ngàn người của lão phu trước khi vào đây, tám phần mười là một loại nguyền rủa hiếm thấy."

Thân hình tù phạm này thon gầy, khuôn mặt già nua, vươn hai tay ra đều khắc đây lít nha lít nhít chú văn, cả người quanh quẩn một luồng khí tức quỷ quyệt, oán độc.

Hắn ta không hề ghét bỏ những người đang chật vật trên mặt đất, đưa tay không ngừng lục lọi những vết máu đọng nhìn thấy mà giật mình kia, ánh mắt cuồng nhiệt: "Không biết đây là ai ra tay... Những người chính đạo này tự xưng là xuất thân danh môn, chắc chắn sẽ không dùng loại thủ đoạn âm độc này, chẳng lẽ lại là một vị cao thủ ma đạo nào đó ở khu chữ 'Hoàng' gây ra?"

"Không, cũng chưa chắc!"

Chương 1379: Yên tĩnh (2)

"Chính đạo rất bao che, nếu là truyền nhân của hắn, sao có thể ở đây? Tám phần mười là đệ tử chính đạo nhập ma..."

Những người khác nghe vậy lần lượt cau mày, không để ý đến lời nói và suy đoán của tên tù phạm theo đạo chú thuật kia, mà khó hiểu nói: "Một lần nguyền rủa nhiều người như vậy? Ai to gan như vậy?"

"Chẳng lẽ đệ tử chính đạo? Chắc chắn đám người Tiết cấp sẽ thiên vị đồng môn cũ..."

"Không thể nào. Truyền nhân chính đạo bình thường phạm sai lầm thì cũng thôi, đệ tử đọa ma đều ở khu chữ 'Huyền) đám người Liêu lão tam cũng xứng bị người khu chữ 'Huyền' cố ý tiêu hao một đạo triệu lệnh, đến đây ám toán?"

"Biết đâu bọn họ không có mắt, trêu chọc phải người không nên trêu chọc?"

"Hắc hắc hắc... Đừng quan tâm mấy tên quỷ xui xẻo này, chúng ta tiếp tục làm việc!"

"Không sai, ba luật bốn cấm, chỉ nói không cho phép giết người không cho phép đánh đến tàn tật, nhưng không có một cái thấy chết phải cứu!"

"Nói đúng lắm, bọn họ gặp xui xẻo cũng không liên quan đến chúng ta!"

Đám người vây xem thấy vậy hơi hả hê, chợt tốp năm tốp ba giải tán, bắt đầu khai thác đá.

Keng keng keng...

Tiếng khai thác đá đơn điệu quen thuộc vang lên, cùng như vừa rồi, rất nhiều cuốc đá, xẻng đá, chuỳ đá vừa đụng phải vách đá, trong nháy mắt lại có một đoàn người như bị lúa mạch cắt đổ không ngừng ngã xuống.

Tình huống của những người này giống hệt với tất cả người ngã xuống trước đói Người còn chưa kịp ra tay thấy vậy đều thay đổi sắc mặt, vì sao lại có nhiều người bị nguyền rủa như vậy? !

Chỉ có điều, mặc dù đã nhận ra tình huống không đúng, nhưng việc này không xảy ra trên người mình, phạm nhân còn lại hoàn toàn không có ý đi bẩm báo Tiết cấp và Trượng Trực, rối rít ôm cánh tay đứng ở đằng xa bắt đầu bàn tán: "Bọn họ vi phạm với giới luật?"

"Không có, giới luật khu chữ 'Hoàng' chỉ có ba điều như vậy, mỗi ngày bọn họ đều ở ngay trước mặt chúng ta, có ai không biết bọn họ đang làm gì? Làm trái với điều nào chứ? Ta thấy là nơi này có vấn đề!"

"Lúc trước Độ Ách uyên này cũng không phải đất lành gì, nghe nói sau khi chính đạo phát hiện đã tốn công sức sửa sang lại, mới có thể để tu sĩ ở lại lâu dài. Không phải thời gian quá dài, thủ đoạn của bọn họ mất đi hiệu lực, nơi quỷ quái này lại xảy ra chuyện rồi chứ?"

"Vậy vì sao chỉ bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta cũng ở đây lại không bị nguyền rủa?"

"Có lẽ thời vận của bọn họ không đủ, mai tỉnh cao chiếu?"

"Xúi quẩy!"

"Cách bọn họ xa một chút!"

Nói xong, đám người rối rít tản ra, đến chỗ khác khai thác đá.

Keng keng keng...

Từng nơi trong hẻm núi liên tiếp vang lên tiếng gõ vách đá sau đó tiếng động càng ngày càng ít...

Cũng không lâu lắm, toàn bộ " khu chữ Hoàng" trở nên càng ngày càng yên tĩnh.

Âm phong kêu khóc thổi qua, không hề nghe thấy tiếng người.

"Bộp, bộp, bộp... ' Cuối ngày.

Hai tên Tiết cấp mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh chậm rãi đi vào khu chữ "Hoàng", bắt đầu một ngày tuần sát.

"Ừm? Vì sao hôm nay lại yên tĩnh như thế?" Một tên Tiết cấp mặt trắng râu ngắn trong đó khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ đã đến canh giờ này, những phạm nhân kia còn chưa bắt đầu khai thác đá?"

Một tên Tiết cấp khác màu da đen, hình dáng tướng mạo sắc bén cười lạnh, nói: "Xem ra Tiết cấp trưởng vẫn quá nhân từ, mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ khai thác năm trăm cân đá, thật sự quá dễ dàng! Những loại người làm điều phi pháp này, từng người gánh vác tội nghiệt màu tanh, tùy tiện kéo một người ra đều là chết chưa hết tội."

"Chỉ cần để bọn họ có chút cơ hội thở dốc, bọn họ sẽ bắt đầu gây sóng gió... Chờ chút nữa, chúng ta vẫn nên bẩm báo Tiết cấp trưởng, nâng năm trăm cân lên ba ngàn cân mới được."

Tiết cấp mặt trắng râu ngắn cau mày nói: "Tình huống hơi không đúng... Nếu là một hai người lười biếng như vậy thì cũng thôi, sau khi trong khu chữ 'Hoàng' có mấy người thưởng thức cảm giác không có Khư Sát Đan, từ đây cũng không dám làm loạn nữa, luôn đi sớm về tối khai thác đá, hôm qua còn như vậy, vì sao trong vòng một đêm đã thay đổi tính tình?"

"Hôm qua vừa có người mới tới." Tiết cấp sắc bén kia nghe vậy hơi suy nghĩ, lập tức nghĩ đến: "Chẳng lẽ xuất hiện tên ma đạo yêu nhân giống Nhâm Tân, kích động toàn bộ khu chữ 'Hoàng'?"

Tiết cấp mặt trắng râu ngắn trầm ngâm: "Hôm qua đám người kia đều là ma tu tội ác tày trời, toàn bộ đưa đến khu chữ 'Huyền'"

"Khu chữ 'Hoàng' chúng ta cũng không có ma tu mới tới:

"Chờ chút nữa đi xem đã xảy ra chuyện gì."

"Nếu những phạm nhân này thật sự mưu đồ làm loạn, chắc chắn phải chém mấy người để bọn họ nhớ lâu hơn."

Hai người vừa nói vừa chạy tới khu khai thác đá, lập tức thấy phạm nhân nằm ngốn ngang trên đất đều khí tức suy bại yếu ớt, pháp lực hỗn loạn, mùi mục nát tràn ngập toàn trường.

Hai tên Tiết cấp lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng vội lấy ra thần niệm xem xét tình huống phạm nhân.

Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện những phạm nhân này đều trúng nguyền rủa rất mạnh!

Hơn nữa còn vừa bị nguyền rủa không lâu!

Nếu không, chỉ sợ bây giờ bọn họ chỉ có thể thấy toàn là thi thể.

Tiết cấp mặt trắng râu ngắn kia sắc mặt âm trầm: "Là nguyền rủa.

Chương 1380: Mời Tống sư muội luyện đan

"Lập tức bẩm báo Tiết cấp trưởng." Tiết cấp sắc bén nhanh chóng nói: "Có quá nhiều người bị nguyền rủa, việc này khẩn cấp."

Lúc nói chuyện, hai người không hề do dự, lập tức lấy ra Truyền Âm Phù từ trong tay áo rồi thôi động.

Hai người bọn họ đều là đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông, hoàn toàn không am hiểu việc giải trừ nguyền rủa.

huống chi, vừa nhìn đã biết đây cũng không phải nguyền rủa bình thường, ngay trong Độ Ách uyên lại có nhiều người đồng thời bị nguyền rủa như thế, dưới tình huống không hiểu rõ cái gì, tùy tiện tiếp xúc với người bị nguyền rủa rất không khôn ngoan.

Chẳng mấy chốc, Truyền Âm Phù được kết nối, bên trong truyền đến giọng Niếp Bích Lưu: "Chuyện gì?"

"Tiết cấp trưởng" Tiết cấp mặt trắng râu ngắn trầm giọng bẩm báo: "Hôm nay chúng ta tuần sát khu chữ 'Hoàng' theo thường lệ, lại phát hiện tất cả phạm nhân khai thác đá ở nơi đây đều bị trồng một loại nguyền rủa cực kỳ mạnh"

"Bây giờ toàn bộ tù phạm khu chữ 'Hoàng' đều trúng chú nằm đây."

"Chúng ta không am hiểu nguyền rủa, ngay cả tình huống cụ thể của nguyền rủa cũng không nhìn ra, kính xin Tiết cấp trưởng ra chỉ thị.

Nguyễn rủa?

Trong một tòa thư phòng bố trí đơn giản, rộng rãi chỉnh tề, Niếp Bích Lưu đang phê duyệt công văn nghe vậy nhíu mày lại.

Độ Ách uyên có pháp tắc giới luật giúp đỡ vận chuyển, dưới sự áp chế từng tầng, ai dám to gan như vậy?

Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu khẽ lắc đầu, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, mà là khu chữ "Hoàng" có quá nhiều phạm nhân bị nguyền rủa, trước tiên phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết việc này.

Trên thực tế, Độ Ách uyên giam giữ phạm nhân, có một người tính một người, đều là chết chưa hết tội.

Dưới tình huống bình thường, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ vì đủ loại nguyên nhân có chết mấy người cũng là bình thường.

Nhưng nếu bất thình lình toàn bộ phạm nhân khu chữ "Hoàng"

xuất hiện tử thương trên diện rộng, trực tiếp chết mất một phần tư, một phần ba thậm chí là một phần hai...

Vậy Tiết cấp trưởng là hắn ta chắc chắn sẽ bị Chưởng tù chất vấn, cũng bị tông môn trách phạt.

Thế là, Niếp Bích Lưu để hai Tiết cấp ở nguyên chỗ chờ lệnh, sau khi cắt đứt Truyền Âm Phù lập tức lấy ra một tấm Truyền Âm Phù khác thôi động, sau đó nhanh chóng hỏi: "Hiện tại trong khố phòng có bao nhiêu Khu Chú Đan?"

"Khu chữ 'Hoàng' xảy ra chút tình huống, lập tức cần dùng!"

Trong Truyền Âm Phù truyền tới một giọng nói khàn khàn già nua, lại nói: "Không có! Hiện tại trong khố phòng chỉ có Khư Sát Đan, cùng một vài đan được dùng để trị liệu."

Niếp Bích Lưu cau chặt lông mày, sau đó nói: "Hiểu rõ.

Chợt bóp tắt tấm Truyền Âm Phù này, khe khẽ thở dài ở trong lòng.

Bây giờ tình hình chiến đấu của đại chiến chính ma kịch liệt, không chỉ chiến trường chính ở Cửu Nghi sơn, có thể nói trên toàn bộ địa bàn chính đạo đều rất khan hiếm đan dược thành phẩm.

Vốn trong khố phòng Độ Ách uyên bố trí đủ loại đan dược, phù lục rất đầy đủ.

Nhưng đại chiến bắt đầu không lâu, bởi vì nơi đây có quy tắc giới luật hạn chế, hơn nữa an nguy tính mệnh của rất nhiều tù phạm tội ác tày trời không quan trọng bằng đệ tử tông môn đang quyết sinh quyết tử ở ngoại giới.

Vì vậy, nơi này ngoại trừ Khư Sát Đan cần thiết nhất, khố phòng gần như bị vận chuyển sạch sẽ, đủ loại đan dược, phù lục khác đã bị cao thủ điều đi thuận đường mang theo...

Bây giờ trong khố phòng không có Khu Chú Đan cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn ta, chỉ là bởi vậy, việc này lại hơi khó giải quyết.

Thế nhưng, cũng may lần này phía trên sắp xếp Tống sư muội đến đây.

Vị Tống sư muội này là đệ tử Linh Lô các, còn là thân truyền của một vị trưởng lão, tinh thông luyện đan, mặc dù trong kho thiếu thốn thành đan nhưng vẫn còn rất nhiều dược liệu, đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Có thể để Tống sư muội luyện chế một chút Khu Chú Đan ngay tại chỗ.

Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu lại lấy ra Truyền Âm Phù, sau khi thôi động, nói: "Tống sư muội, ngươi tới đây một chút, có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm."

Trong Truyền Âm Phù lập lúc vang lên một giọng nói nhỏ bé yếu ớt: "Vâng"

Một lát sau, Tư Hồng Diệu Ly vội vàng tới, sau khi bước vào thư phòng, khom lung hành lễ.

Niếp Bích Lưu giơ tay lên nói: "Đều là đồng đạo, không cần như thể, đi; Tư Hồng Diệu Ly thấy hắn ta đứng lên dẫn mình đi ra ngoài, vừa đuổi theo vừa hỏi: "Tiết cấp trưởng, xảy ra chuyện gì?"

Niếp Bích Lưu bước chân vội vàng, nói: "Chút nữa giải thích, đi khu chữ 'Hoàng' trước."

Hắn ta dẫn theo Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng đuổi tới khu chữ "Hoàng", hai tên Tiết cấp còn đang chờ ở đó, phóng tầm mắt nhìn tới, trong hạp cốc xám xịt có rất nhiều tù phạm ngã rải rác khắp nơi.

Âm phong thổi qua phát ra tiếng kêu khóc thê lương, khiến tình cảnh trước mắt vô cùng đáng sợ.

Bởi vì Niếp Bích Lưu chậm trễ một lúc mới đến, lúc này phần lớn những phạm nhân này đã tắt thở, chỉ có một ít người tu vi khá cao còn đang gắng gượng chống đỡ, nhưng cũng đã gần chết.

Niếp Bích Lưu nhướn mày, lập tức lấy ra thần niệm kiểm tra tình huống.

Hắn ta nhanh chóng phát hiện, trong số tù phạm chết đi cũng không phải toàn bộ đều chết bởi nguyền rủa, còn có một số là chết bởi địa sát chi khí ăn mòn!

Chương 1381: Nếu có sai khiến, muôn lần chết không chối từ (1)

Nhưng những tù phạm này đều sử dụng Khư Sát Đan ngay lúc nhận lấy, thông thường không thể đến tình trạng nhanh bị sát khí ăn mòn như vậy.

Suy nghĩ đảo quanh, Niếp Bích Lưu chậm rãi nói: "Nguyền rủa này có thể ăn mòn bản nguyên"

"Trước tiên đừng tiến lên, càng không nên tùy tiện chạm vào thi thể, tránh để bị nguyền rủa."

Ngay sau đó, hắn ta phân phó hai tên Tiết cấp: "Kiểm tra lại một chút, có tất cả bao nhiêu người bị nguyền rủa?"

"Phạm vi nguyền rủa lớn như thế, không có chuyện không để lại chút dấu vết nào."

"Tìm mấy phạm nhân không bị nguyền rủa, hỏi bọn họ xem có nhìn thấy cái gì không? Những người bị nguyền rủa này đã làm những gì?"

Hai tên Tiết cấp trầm giọng đáp lời: "Vâng"

Niếp Bích Lưu nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, nói: "Tống sư muội, không biết ngươi có thể căn cứ vào loại nguyền rủa này, luyện chế Khu Chú Đan tương ứng hay không?"

Cái gì?

Luyện đan? ?

Tư Hồng Diệu Ly lập tức khẽ giật mình, thật ra luyện đan cũng không khó chút nào, vấn đề là hiện tại nàng đang đóng vai đệ tử Linh Lô các, thân thế thê thảm, vốn liếng đã bị Ma môn cướp sạch, cũng không có đan lô và đan hỏa ra dáng.

Không thể sử dụng đan lô và đan hỏa lục phẩm trở lên, sao luyện đan sư có thể luyện ra đan dược?

Quan trọng nhất là, nàng đã sử dụng hết toàn bộ độc đan lấy ra từ bên Bùi Lăng lần trước.

Nghĩ vậy, sắc mặt Tư Hồng Diệu Ly lập tức khó khăn nói: "Tiết cấp trưởng, nguyền rủa này lợi hại như thế, ta tu vi thấp, kiến thức nông cạn, muốn luyện chế ra Khu Chú Đan tương ứng, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian mới được."

Trong bụng nàng thầm nghĩ, hiện tại trước tiên kiếm cớ kéo dài.

Dù sao nhìn những tù phạm này cũng sống không lâu.

Nếu Niếp Bích Lưu vặn hỏi cụ thể mình cần bao lâu, nàng cứ tùy tiện trả lời nửa tháng thậm chí một tháng.

Chờ những phạm nhân bị nguyền rủa này chết sạch toàn bộ, không ai tìm nàng luyện đan nữa.

Nghe vậy, Niếp Bích Lưu nhẹ gật đầu, nguyền rủa này thật sự vô cùng rắc rối, dù sao Tống sư muội chỉ là đệ tử Linh Lô các, cũng không phải xuất thân chín môn phái lớn, không thể luyện chế Khu Chú Đan tương ứng trong thời gian ngắn cũng là bình thường.

Thế là hắn ta lại nói tiếp: "Vậy trước tiên luyện chế một lò Tục Linh Đan, ổn định tình huống của những phạm nhân này. Hiện tại, phải tìm ra ngọn nguồn của nguyễn rủa trước tiên, chắc chắn những phạm nhân bị nguyền rủa sẽ biết rất nhiều."

Tục Linh Đan là một trong mấy loại đan được thường thấy nhất của chính đạo, có khả năng xua đuổi đủ loại khí vẩn đục như thi khí, sát khí, tử khí, tăng thêm thanh linh chỉ khí trong cơ thể người dùng. Vì vậy có tác dụng kiềm chế phần lớn nguyền rủa trong khoảng thời gian ngắn.

Bởi vì loại đan dược này được chính đạo sử dụng rộng khắp, là một trong những kiến thức cơ bản của đệ tử Linh Lô các, ai cũng biết luyện chế.

Tư Hồng Diệu Ly nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, lúc này nói:

"Vẫn cần thời gian khai lò luyện đan, hiện tại tình huống của những phạm nhân này rất nguy cấp, không thể trì hoãn, vừa hay trên người ta có sẵn một nhóm Tục Linh Đan"

Nói xong, nàng mổ túi trữ vật trên người ra, lấy một bình Tục Linh Đan đưa tới.

Niếp Bích Lưu thấy thế, trong lòng lại hơi nghi ngờ, lời này của Tống sư muội không sai, nhưng chẳng biết tại sao trong nháy mắt vừa rồi đối phương lại cho hắn ta cảm giác cố ý muốn tránh việc luyện đan...

Nghĩ đến đây, hắn ta âm thầm ghi nhớ điều này, chợt tiếp nhận Tục Linh Đan, ngay sau đó trực tiếp đi đến trước mặt một phạm nhân bị nguyền rủa còn chưa chết, cong ngón tay búng ra, bắn một viên Tục Linh Đan vào trong miệng đối phương.

Tên phạm nhân kia đã thoi thóp, sau khi ăn Tục Linh Đan, khí sắc không thay đổi chút nào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục suy yếu.

Trong giây lát đã phun ra một hơi cuối cùng, không nhúc nhích nữa, chút sinh cơ sau cùng hoàn toàn tiêu tán.

Niếp Bích Lưu nhướn mày, Tục Linh Đan không có tác dụng với nguyền rủa này!

Ba ngày sau.

Trong lòng đất.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận, từng tia từng sợi linh khí tràn ngập, như mây như sương như khói.

Trung tâm trận pháp, Bùi Lăng mặc một bộ huyền bào, nhắm mắt ngồi xếp bằng.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, cảm nhận pháp lực trong cơ thể lại có tỉnh tiến, hắn hài lòng nhẹ gật đầu.

Mặc dù hiệu quả tu luyện ở chỗ này so ra kém động phủ linh khí nồng đậm một chút, nhưng cũng không tệ.

Quan trọng nhất là, lúc hắn tu luyện trong Độ Ách uyên này không cần lo lắng sẽ bị Tô Ly Kinh tìm tới.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng cảm giác được Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ trong cơ thể đột nhiên có hành động khác thường.

Hắn lập tức nhướn mày, đây là bên Tư Hồng Diệu Ly thúc giục Bạch Cổ, đối phương có chuyện tìm mình.

Chỉ có điều, hắn không lập tức đáp lại.

Dù sao trước khi đến, Bùi Lăng đã tìm hiểu từ chỗ Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến, lần này mục đích của Tư Hồng Diệu Ly đến Độ Ách uyên là giải cứu một vị thiên kiêu Tư Hồng thị.

Chương 1382: Nếu có sai khiến, muôn lần chết không chối từ (2)

Hiện tại đối phương có chuyện tìm hắn, rất có thể là vì việc này.

Nhưng bây giờ hắn đến Độ Ách uyên là vì bế quan tu luyện, không muốn làm loạn gì ở đây...

Suy nghĩ một lát, cuối cùng Bùi Lăng quyết định, chắc chắn không thể đồng ý việc giải cứu thiên kiêu Tư Hồng thị.

Nhưng cũng có thể gặp Tư Hồng Diệu Ly một lần.

Thứ nhất là vì lần trước Tư Hồng Diệu Ly đã từng giúp hắn, hiện tại đối phương gặp phải rắc rối, về tình về lý đều không thể mặc kệ.

Thứ hai là vì... Hiện tại hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông, Tư Hồng Diệu Ly là chân truyền Trọng Minh tông, mặc kệ bây giờ tu vi như thế nào, ít nhất tương lai cũng là một vị nội môn trưởng lão có thực quyền.

Có giá trị để lôi kéo.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, đây là thứ mà lần trước hai người gặp mặt ở Vạn Hủy hải, Tư Hồng Diệu Ly giao cho hắn dùng để liên lạc.

Lúc này, Bùi Lăng thúc giục Truyền Âm Phù, sau đó không đợi bên Tư Hồng Diệu Ly đáp lại, lập tức cắt ngang phù lục.

Hiện tại hắn không biết tình huống cụ thể bên Tư Hồng Diệu Ly, một khi đối phương đang ở bên cạnh người trông coi khác, Truyền Âm Phù này sẽ để lộ thân phận của hai người bọn họ, bởi vậy phải đợi đối phương liên hệ với hắn.

Đợi không bao lâu, tấm Truyền Âm Phù này lập tức phát ra từng tia ánh sáng nhạt.

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lập tức thôi động phù lục, nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn không lập tức nói chuyện.

Nhưng giống như hắn, phía bên kia Truyền Âm Phù cũng im lặng không nói.

Đôi bên giằng co một lát, cuối cùng Bùi Lăng hơi do dự vẫn mở miệng nói trước tiên: "Bây giờ ta đang một mình."

Lúc này trong Truyền Âm Phù mới vang lên giọng Tư Hồng Diệu Ly: "Ta cũng thế"

Bùi Lăng ngắn gọn hỏi: "Chuyện gì?"

"Mấy ngày nay Tiết cấp trưởng vẫn kiếm lý do để ta luyện đan, tiếp tục né tránh sẽ khiến hắn nghi ngờ." Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng nói: "Ta cần Thánh Tử giúp ta một lần"

Nghe thấy Tư Hồng Diệu Ly không tìm hắn vì cứu vị thiên kiêu kia của Tư Hồng thị, Bùi Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện nhỏ như luyện đan chỉ là tiện tay mà thôi, không hề khó với hắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Tốt, phải luyện đan dược gì?"

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Chỉ cần một loại Khu Chú Đan là được."

Bùi Lăng gật đầu: "Được"

Khu Chú Đan và Ích Độc Đan giống nhau, đều là một loại đan dược phổ thông.

Hiện tại hắn nắm giữ mười mấy loại đan phương Khu Chú Đan.

Chỉ có điều, Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên cần Khu Chú Đan, là có người bị nguyền rủa sao?

Ngày đó hắn không thể giải trừ hiến lệnh kia?

Trong lòng nghi ngờ, Bùi Lăng hơi suy nghĩ, lại nói: "Thế nhưng, hiện tại ta chỉ có thể luyện đan vào buổi trưa."

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Tốt, ta sẽ liên tục thôi động Bạch Cổ ba lần trước khi bắt đầu luyện đan làm tín hiệu"

Bùi Lăng nói: "Không thành vấn đề."

Sau khi quyết định, Tư Hồng Diệu Ly dừng một chút, mới lên tiếng: "Làm phiền Thánh Tử"

"Lần này Thánh Tử khẳng khái giúp đỡ, không biết cần thù lao gì?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Không cần cái gì hết"

Nghe vậy, đầu bên kia Truyền Âm Phù trở nên im lặng, trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, đang lúc hắn quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian, muốn kết thúc truyền âm, lại nghe giọng Tư Hồng Diệu Ly vang lên lần nữa: "Nếu ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ lần này"

"Về sau Thánh Tử có gì sai khiến, muôn lần chết không chối từ."

Giọng Tư Hồng Diệu Ly rất kiên quyết, dường như phải hạ quyết tâm thật lớn để nói ra lời này.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng.

Giải cứu thiên kiêu Tư Hồng thị bị cầm tù ở Độ Ách uyên là điều kiện để Tư Hồng thị không giết Tư Hồng Diệu Ly.

Nhưng đây cũng không có nghĩa, sau khi Tư Hồng Diệu Ly hoàn thành nhiệm vụ có thể được Tư Hồng thị trọng dụng.

Ngoại trừ cái đó ra, đối phương còn phải trốn tránh sự đuổi giết của Thánh Nữ Lệ sư tỷ...

Bởi vậy, dù cho Tư Hồng Diệu Ly hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiếp theo tình cảnh vẫn không tốt hơn là bao.

Hắn là Thánh Tử, lần này không chỉ bằng lòng ra tay trợ giúp đối phương, còn không nhắc điều kiện gì... Lúc này mới khiến Tư Hồng Diệu Ly thấy, rõ ràng hắn có ý muốn mời chào đối phương.

Bây giờ lại đang thể hiện trung thành.

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng cũng không giải thích, thuận theo đối phương: "Cũng tốt."

Độ Ách uyên.

Trong lầu các nguy nga liên miên có một tòa lầu nhỏ tinh xảo, rèm châu rủ xuống, cửa sổ che đậy cực kỳ chặt chẽ.

Trong phòng, hơi nước quanh quẩn.

Tư Hồng Diệu Ly tóc dài rủ xuống, đang ngâm mình trong một cái bồn tắm to lớn.

Trong bồn tắm là dược thủy xanh biếc, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, dung mạo đẹp như hoa của nàng.

Lúc này, nàng như có điều suy nghĩ thu hồi Truyền Âm Phù.

Độ Ách uyên đề phòng nghiêm ngặt, vì để phòng có người âm thầm nhìn trộm mình, nàng cố ý lựa chọn lúc đang tắm để liên hệ với Bùi Lăng.

Nguyên nhân rất đơn giản, ngụy đạo coi trọng phi lễ chớ nói phi lễ chớ nhìn, sẽ không dựa vào trận pháp tu vi để âm thầm nhìn trộm nữ tử đi tắm.

Loại đạo đức lễ nghi này không chỉ là tập tục đơn giản của ngụy đạo, càng là đạo tâm do phần lớn tu sĩ ngụy đạo lập xuống từ khi bắt đầu nhập đạo!

Chương 1383: Hiến lệnh thứ hai

Nhất là đệ tử chín môn phái lớn, từ khi nhập đạo đã có sư trưởng dẫn đạo, lấy công pháp căn bản của bản tông làm dẫn, lập xuống đạo tâm ảnh hưởng một đời một thế.

Như đạo tâm của đệ tử Thiên Sinh giáo là ý ta tức thiên ý, tâm ta tức thiên tâm, ta đi tức thiên đi.

Đạo tâm của đệ tử Vô Thủy sơn trang là thế này hư ảo, tuân thủ nghiêm ngặt tiên tâm chuyển thế, đừng rơi vào huyễn cảnh hồng trần, quên mất nguồn gốc.

Đạo tâm đệ tử Luân Hồi tháp là thủ hộ phương thiên địa này, ừ, lấy cách hiểu của bọn họ...

Tu sĩ tông môn ngụy đạo là thật sự mang trong lòng ý niệm, hoặc là dự định không từ thủ đoạn nhưng vì đạo tâm vững chắc, vì đạo đồ tương lai cũng không thể không tiếp tục giữ đủ loại lễ nghi rắc rối, bó tay bó chân.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên nhẹ nhàng thở dài.

Thật không ngờ, lần trước từ biệt ở Vạn Hủy hải chưa được bao lâu, Bùi sư đệ đã đánh bại Tô Chấn Hòa, lấy xuất thân hàn vi nghịch tập mà lên, thành tựu vị trí Thánh Tử Thánh tông...

Lúc ấy, vẫn là tu sĩ bên ngụy đạo nói cho nàng biết tin tức này.

Nghe nói trước khi Bùi Lăng chính vị Thánh Tử, đầu tiên là thải bổ Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến trước mặt mọi người, sau khi leo lên Vạn Tộc Huyết Thê, chính vị huyết tọa Thánh Tử, đối phương còn để Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân chủ trì, cưới Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt làm thê...

Lần trải nghiệm này thật sự như mộng như ảo!

Đừng nói đến lúc đó Tư Hồng Diệu Ly không ở hiện trường, chỉ nghe những tu sĩ ngụy đạo kia nói, dù rất nhiều chân truyền tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đều không thể tin được!

Thế nhưng, thật cũng tốt, giả cũng được, hiện tại Bùi Lăng đã nhận vị Thánh Tử, đây là sự thật không thể chối cãi.

Mặc dù đối phương nhập tông muộn hơn nàng, tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng Thánh đạo coi thực lực vi tôn!

Trước khi nàng thi hành nhiệm vụ lần này, cũng sử phục dụng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan và một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, để nội tình của mình vững chắc đến cực điểm.

Sau đó lại được Tư Hồng thị trợ giúp, ngưng tụ thành Tiên Anh trung phẩm.

Nhưng dù vậy, tu vi hiện tại của Tư Hồng Diệu Ly cũng chỉ là Nguyên Anh tiền kỳ, tu vi của Bùi Lăng lại có thể ngụy trang thành tu sĩ Kết Đan, khiến Tiết cấp trưởng Hóa Thần kỳ cũng không nhìn ra sơ hở, nghĩ đến cho dù tu vi không có Hóa Thần, cũng không khác biệt lắm.

Bởi vậy, vừa rồi đối phương mời chào mình, dù trong lòng nàng còn có chỗ lo lắng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

"Che giấu tu vi và thân phận, còn tránh khỏi sự điều tra của ngụy đạo, đưa Truyền Âm Phù vào Độ Ách uyên..."

"Thực lực và thủ đoạn hiện tại của Thánh Tử thật sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ..."

"Còn có Khu Chú Đan... Ta không cần quan tâm luyện chế ra Khu Chú Đan có hiệu quả hay không, ta chỉ cần luyện chế ra Khu Chú Đan trước mặt mọi người, không để người ta nghi ngờ thân phận của ta là được."

"Sự sống chết của những tù phạm khu chữ 'Hoàng' kia, không có bất cứ liên quan nào với ta..."

Đang nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo của một nữ tu: "Tống sư muội, tắm xong chưa?"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời:

"Sắp rồi!"

Khu chữ "Hoàng", lòng đất.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận, Bùi Lăng lấy ra lò luyện đan và dược liệu tương ứng của Khu Chú Đan.

Hiện tại Tư Hồng Diệu Ly bằng lòng để hắn sai khiến, lấy thân phận, tu vi và thủ đoạn của đối phương, đáng giá để hắn tốn sức lung lạc, bởi vậy lần này nhất định phải cố hết sức trợ giúp đối phương.

Về phần sau này Lệ sư tỷ biết được, có cảm thấy bất mãn hay không...

Lấy sự hiểu biết của hắn với Lệ sư tỷ, nếu đối phương thật sự quyết ý giết Tư Hồng Diệu Ly, căn bản không để Tư Hồng Diệu Ly sống tới hiện tại!

Lúc trước hắn từng nói Tư Hồng thị đoạt được Dược Tiên Nữ giả từ bên Lưu Lam hoàng triều cho Lệ sư tỷ biết.

Đây vốn là một cơ hội cực tốt để đẩy Tư Hồng Diệu Ly vào chỗ chết, nhưng cuối cùng Lệ sư tỷ lại không làm gì hết, sau này là hắn tự mình tìm tới Tư Hồng Diệu Ly, chỉ ra việc này với đối phương, Tư Hồng thị mới muộn màng nhận ra.

Theo như điều này, chắc chắn việc Lệ sư tỷ muốn giết Tư Hồng Diệu Ly chỉ làm cho người ngoài xem.

Vị trí Thánh Nữ đã tới tay, Lệ sư tỷ đã không quan tâm việc nhỏ này nữa.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tạm thời đặt chuyện này qua một bên.

Hiện tại hắn phải giúp Tư Hồng Diệu Ly luyện một lò Khu Chú Đan mới được.

Hiện tại Tư Hồng Diệu Ly ngụy trang thành một đệ tử tông môn dưới Cửu Nghi sơn, bên chính đạo cần đối phương giúp đỡ luyện đan, có nghĩa trong Độ Ách uyên đang thiếu luyện đan sư kỹ nghệ cao minh rất nghiêm trọng.

Như thế, Bùi Lăng không cần lo lắng lúc uỷ thác, hệ thống sẽ tặng miễn phí đan lô và đan hỏa cho hắn.

Hiện tại vấn đề duy nhất cần giải quyết là dược liệu.

Cũng có thể kiếm ra dược liệu cần thiết của Khu Chú Đan ở trong túi trữ vật của hắn, nhưng số lượng rất ít, chỉ đủ luyện ra sáu bảy lô.

Dựa theo kinh nghiệm trước đó hệ thống luyện đan, ít vật liệu như vậy, sau khi hệ thống hoàn thành luyện chế, chắc chắn sẽ tiếp tục tặng miễn phí dược liệu cho hắn.

Chương 1384: Thánh Tử có hành động! (1)

Hiện tại pháp y đã vô dụng, sử dụng độc đan cũng không có hiệu quả nữa, muốn cắt ngang hệ thống uỷ thác giữa chừng, cũng chỉ có thể tìm cách khác.

Cũng may đối với điều này, vừa rồi Bùi Lăng trò chuyện với Tư Hồng Diệu Ly đã có dự định.

Hiện tại hắn phải luyện chế Khu Chú Đan, dược liệu chính của nó là Thú Vọng thảo, loại dược liệu này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi bốn mùa như mùa xuân, nó tản ra mùi đắng chát nồng đậm, bản thân có hiệu quả loại trừ tà khí, ác chú nhất định.

Sau khi hái Thú Vọng thảo, vì được tính của nó nên nhất định phải bịt kín, không thể tiếp xúc với bên ngoài, nếu không sẽ trở thành một đống cỏ dại không dùng được trong thời gian cực ngắn.

Nói cách khác, bản thân Độ Ách uyên không thể sản xuất Thú Vọng thảo, chỉ cần Thú Vọng thảo trong kho của Độ Ách uyên không thể sử dụng, hệ thống không có chỗ đưa tặng, sẽ không tiếp tục luyện đan.

Thế là, lúc này Bùi Lăng thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh], sau đó đưa ra một ngón tay đột nhiên viết xuống một hàng vân triện:

"Đầu buổi trưa không thể rời xa đan lô."

Ngay sau đó, hắn thi triển [Đọa Huyết Chú] với hàng chữ vân triên.

Chữ vân triện huyết sắc chợt chui vào trong cơ thể hắn.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng tiêu hao rất nhiều pháp lực.

Đây là hiến lệnh mà hắn dùng để hạn chế bản thân.

Sau đó, hắn tiếp tục dùng ngón tay trái đột nhiên viết xuống:

"Cuối buổi trưa không thể cất giữ dược vật"

Đoạn vân triện này lơ lửng giữa không trung, mắt thường không thể thấy được.

Sau khi Bùi Lăng thi triển [Đọa Huyết Chú] với nó, pháp lực trực tiếp thấy đáy.

Vân triện ầm vang tản ra.

Đã hoàn thành [Sinh Tử Hiến Lệnh] thứ hai!

Sắp đến buổi trưa.

Giữa lầu các nguy nga liên miên, trong một tòa đại sảnh rộng rãi trưng bày một vài cái bàn phong cách thô kệch.

Trên bốn vách tường trong đại sảnh cắm từng cây nến giao du to đang cháy hừng hực.

Lúc giao du thiêu đốt tản ra mùi thơm ngát quanh quẩn cả phòng, trong phòng đám người Niếp Bích Lưu đang bàn bạc, vẻ mặt từng người nghiêm túc.

Tư Hồng Diệu Ly tay áo nhanh nhẹn, chậm rãi đi vào.

Vì để phòng Niếp Bích Lưu tiếp tục giục mình luyện đan, vừa rồi nàng còn cố ý trì hoãn một lúc, chọn thời gian này để đến.

Lúc này, trong đại sảnh đang bàn bạc ồn ào: "Đây đã là lần thứ ba Trấn Ma quan thất thủ, cho dù không bao lâu chúng ta sẽ có thể đoạt nó lại. Nhưng lặp đi lặp lại giằng co như thế, có thể thấy được ma đạo hung hăng ngang ngược..."

"Hôm qua nhận được tin tức, có mấy vị sư huynh sư tỷ được điều chuyển từ chỗ chúng ta đã chiến tử sa trường..."

"Trong loạn thế, gặp gỡ khó lường...

"Đừng mãi nói những tin tức buồn bã này, bây giờ ma đạo cũng không dễ chịu. đã có thể xác định Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù thân tử đạo tiêu. Vị trí Thiếu giáo chủ trống chỗ, bây giờ các chân truyền Thiên Sinh giáo đã hoàn toàn không quan tâm việc tiến đánh Cửu Nghi sơn, mà không kịp chờ đợi tự giết lẫn nhau... Ha ha, những ma đạo yêu nhân này làm hại thiên hạ, ngay cả đồng môn cũng không có chút tình nghĩa nào, cho dù nhất thời hoành hành ngang ngược, sao có thể lâu dài?"

"Nói rất đúng! Không chỉ Thiên Sinh giáo, nghe nói gần đây Trọng Minh tông cũng không yên ổn, Thánh Tử mới lên và Tông Chủ phu nhân..."

Trên vị trí cao, Niếp Bích Lưu ngồi một mình ở đó nghe đến đây, khẽ nhíu mày ngắt lời: "Việc đại chiến chính ma tự có chư vị tôn trưởng làm chủ, chúng ta tự thảo luận một chút cũng thôi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết rắc rối ở khu chữ 'Hoàng' như thế nào."

Nhắc đến vấn đề này, sắc mặt tất cả mọi người rất khó coi.

Mấy ngày nay khu chữ "Hoàng" liên tục có tù phạm bị nguyền rủa, bởi vì thiếu thủ đoạn cứu chữa, rất nhiều tù phạm bỏ mình, tình huống rất không ổn.

Hiện tại không chỉ tù phạm cứ chết như thế, đám người Niếp Bích Lưu không thể bàn giao, chủ yếu nhất là trong Độ Ách uyên nhốt rất nhiều tu sĩ cấp cao, một khi để một phần trong số đó chạy mất, nhất định hậu hoạ vô tận! Mặc dù loại tình huống này chỉ xuất hiện khu chữ ở "Hoàng", cũng đã đủ khiến đám người cảnh giác.

Dù sao, bởi vì đại chiến chính ma nên những tu sĩ cấp cao đang trấn thủ Độ Ách uyên đã bị điều đi một phần...

Nếu lúc này có người âm thầm giở trò, chắc chắn mục đích không phải là việc nhỏ.

Một Tiết cấp đang muốn mở miệng, lúc này Niếp Bích Lưu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly đi vào từ bên ngoài, gật đầu nói: "Tống sư muội đến đây, nhanh ngồi đi"

Sau khi Tư Hồng Diệu Ly hành lễ, đi đến bên dưới ngồi xuống.

Nàng vừa vào chỗ, chỉ thấy Niếp Bích Lưu nhìn một Tiết cấp lớn tuổi dưới tay, trầm giọng nói: "Kể lại việc mấy ngày nay cho mọi người biết"

Tiết cấp kia khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Trải qua mấy ngày điều tra, chúng ta đã có thể xác định, nguyền rủa khu chữ 'Hoàng' chỉ xuất hiện vào buổi sáng, sau buổi trưa sẽ mai danh ẩn tích, tất cả như thường."

"Ngoại trừ thời gian, chỉ cần buổi sáng không làm chuyện gì, sẽ không phải chịu nguyền rủa."

"Hiện tại còn không rõ là ai hạ nguyền rủa nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, sau này thời gian khai thác đá mỗi ngày của phạm nhân khu chữ 'Hoàng' sẽ bắt đầu từ giữa trưa, kết thúc vào bình minh ngày hôm sau."

Chương 1385: Thánh Tử có hành động! (2)

"Để tránh đoạn thời gian nguyền rủa này."

"Ngoài ra, phạm vi nguyền rủa là toàn bộ khu chữ 'Hoàng; nếu không có gì ngoài ý muốn, ngọn nguồn lời nguyền này chỉ có hai khả năng: Thứ nhất, người hạ chú ở trong khu chữ 'Hoàng, đối phương ngụy trang thân phận, tránh né một loạt sự kiểm tra tiến vào Độ Ách uyên."

"Thứ hai, đây là hành động của một vị nào đó ở khu chữ 'Thiên:

Nghe đến đó, Tư Hồng Diệu Ly lập tức cau mày.

Hiện tại phạm nhân ẩn thân ở khu chữ "Hoàng", hơn nữa còn che giấu tung tích chính là Bùi Lăng!

Thật ra nàng đã sớm đoán được, ngay sau khi Bùi Lăng tiến vào Độ Ách uyên, toàn bộ khu chữ "Hoàng" đã bạo phát loại nguyền rủa với quy mô này, đây chắc chắn là nhiệm vụ lần này mà đối phương phải chấp hành!

Cũng chỉ có loại hành động nhằm vào toàn bộ Độ Ách uyên này, mới xứng để Thánh Tử Thánh tông mới lên tự mình ra tay.

Cân nhắc đến tính cơ mật của nhiệm vụ, đây lại là việc lớn, vì vậy vừa rồi nàng truyền âm cho Bùi Lăng đã cố ý không nghe ngóng quá nhiều...

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly cố ý hỏi: "Tiết cấp trưởng, vị phạm nhân nào ở khu chữ 'Thiên' có thể làm được điều này?"

Niếp Bích Lưu bình tĩnh nói: "Rất nhiều"

"Thế nhưng, phong ấn ở khu chữ 'Thiên' là mạnh nhất toàn bộ Độ Ách uyên, giới luật nơi này cũng là số một nơi đây."

"Dưới tình huống bình thường, bọn họ căn bản không thể làm được việc này."

"Nếu thật sự là phạm nhân nơi này gây ra, vậy giới luật khu chữ "Thiên' đã xảy ra vấn đề."

"Liên quan tới nghi ngờ này, ta đã chuyển lời cho Tiết cấp trưởng khu chữ 'Thiên; không cần chúng ta quan tâm."

"Hiện tại, điều chúng ta phải làm là loại bỏ tất cả phạm nhân còn lại ở khu chữ 'Hoàng' Nghe vậy, Tư Hồng Diệu Ly âm thầm thở dài, đáng tiếc!

Vừa nãy nàng cố ý dẫn chủ đề đến khu chữ "Thiên", là muốn đánh yểm hộ cho Bùi Lăng một chút, nhưng hiển nhiên Tiết cấp trưởng không ngốc...

Niếp Bích Lưu tiếp tục nói: "Thủ đoạn kiểm tra ở Độ Ách uyên đã rất khắc nghiệt."

"Trong loại tình huống này còn có thể lừa dối qua ải, rất hiển nhiên nếu thật sự có một con cá lớn như vậy ẩn nấp ở khu chữ "Hoàng, chắc chắn thủ đoạn ngụy trang của hắn cực kỳ cao minh"

"Thủ đoạn dò xét thông thường, thậm chí cả tu sĩ cấp cao âm thầm kiểm tra thực hư đã không thể phát hiện."

"Vì vậy, ta dự định truyền âm cho tông môn mượn một món pháp bảo"

"Đặc tính của món pháp bảo kia là nhìn thấy nguồn gốc."

"Mặc kệ thủ đoạn ngụy trang thân phận của đối phương cao minh như thế nào, đều không có chỗ che giấu."

"Bây giờ còn đang trong lúc đại chiến, dù tốc độ nhanh nhất đưa pháp bảo tới, chỉ sợ cũng cần khoảng một ngày."

"Ngày mai vào lúc giữa trưa, tập hợp tất cả phạm nhân khu chữ "Hoàng' lại, sau đó kiểm tra từng người!"

Rất nhiều Tiết cấp nghiêm nghị đáp: "Vâng!"

Niếp Bích Lưu khẽ gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm: "Có thể thi triển nguyền rủa như vậy, chắc chắn thực lực người tới không phải bình thường"

"Hơn nữa, kẻ này đã chú sát rất nhiều phạm nhân nhưng đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, có thể là có thủ đoạn gì có thể tránh được giới luật"

"Ngày mai chúng ta nhất định có một trận đánh ác liệt!"

Nói đến chỗ này, hắn ta lập tức nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, nghiêm mặt nói: "Tống sư muội, làm phiền ngươi luyện chế một chút Khu Chú Đan ngay bây giờ, biết đâu ngày mai sẽ phát huy tác dụng"

Nghe lời nói này, Tư Hồng Diệu Ly không hề thấy bất ngờ.

Vị Tiết cấp trưởng này rất nhạy cảm!

Rõ ràng nàng chỉ né tránh luyện đan một lần, nhưng không biết đối phương đã nhìn ra sơ hở từ đâu, mấy ngày nay vẫn luôn lấy lý do luyện đan, đã thăm dò nàng nhiều lần!

Cũng may lần này mình đã chuẩn bị đầy đủ.

Suy nghĩ xoay chuyển, lúc này Tư Hồng Diệu Ly gật đầu nói:

"Được!"

Thấy Tư Hồng Diệu Ly thoải mái đồng ý như vậy, Niếp Bích Lưu ngẩn ngơ.

Hắn ta còn tưởng Tống sư muội sẽ tiếp tục từ chối, không ngờ lần này đối phương lại lập tức đồng ý?

Đang nghĩ ngợi đã nghe vị sư muội này tiếp tục nói: "Ta cần dược liệu luyện chế Khu Chú Đan."

Niếp Bích Lưu lập tức lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, truyền âm phân phó người đưa dược liệu tới.

Chẳng mấy chốc, một Tiết cấp mang đến một túi trữ vật đổ đầy tài liệu cần thiết để luyện chế Khu Chú Đan.

"Tống sư muội, ngươi xem một chút" Niếp Bích Lưu nói: "Thứ ngươi muốn đều ở bên trong."

Tư Hồng Diệu Ly lập tức tiếp nhận túi trữ vật, bây giờ đã qua một chút thời gian với lúc hẹn Bùi Lăng vào giữa trưa, nàng nhất định phải nhanh chóng bắt đầu!

Thế là, nàng không kiểm tra được liệu, trực tiếp lấy ra một cái lò luyện đan thất phẩm cực kỳ phổ thông.

Đây là đan lô của nguyên chủ, trong mắt của Tư Hồng Diệu Ly thứ này hoàn toàn không khác gì rác rưởi. Thậm chí sau khi chiếc đan lô này tới tay, nàng không dám sử dụng một lần nào...

Lúc này nàng buông đan lô xuống, chợt liên tục thúc giục Bạch Cổ trong cơ thể ba lần.

Niếp Bích Lưu nhắc nhở: "Tống sư muội, ngươi có thể đến phòng luyện đan bên cạnh để luyện đan, sẽ không có ai làm phiền"

Tư Hồng Diệu Ly đơn giản nói: "Không cần"

Nàng không chút thay đổi sắc mặt che giấu lo lắng trong lòng, lần này không sử dụng độc đan, hy vọng đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chương 1386: Luyện chế Khu Chú Đan

Đang nghĩ ngợi, động tác nàng của nàng nhiên thay đổi, đã bắt đầu chính thức luyện đan...

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong linh khí nồng đậm gần như sền sệt, trước mặt đặt một đan lô, tất cả dược liệu cần thiết đã được đặt ở vị trí tiện tay có thể lấy.

Giữa trưa đã qua một chút thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy cổ trùng trong cơ thể có động tĩnh, lúc này không chút do dự, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [luyện đan thuật. Khu Chú Đan]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt thân thể mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng lập tức bắt đầu luyện đan.

Hắn tiện tay bấm niệm pháp quyết, Nam Kha Mộng Hỏa bay vào đáy lò, ngay sau đó lấy tay hút từng loại dược liệu, bắt đầu thành thạo lại lưu loát xử lý...

Toàn bộ quá trình ngắn gọn trôi chảy, không dư thừa chút nào.

Một lát sau, đã hoàn thành luyện chế lò Khu Chú Đan thứ nhất.

Hệ thống mở ra đan lô, để lộ ra Khu Chú Đan cực phẩm tràn đầy trong lò.

Ngay sau đó, hệ thống điều khiển thân thể Bùi Lăng lấy đan dược ra, tùy ý ném sang bên cạnh, sau đó bắt đầu luyện chế lò thứ hai.

Trên người Bùi Lăng có vật liệu của tất cả bảy lô, lúc sắp hết buổi trưa đã hoàn thành luyện chế tất cả Khu Chú Đan.

"Leng keng! Kiểm tra ra thiếu Thú Vọng thảo, hệ thống tặng miễn phí cho ngài...

Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Đường vân đỏ sậm quanh người hắn phun trào, như muốn chia hóa thân ra khỏi bản thể.

Nhưng ngay sau đó...

"Leng keng! Đưa tặng miễn phí thất bại, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thầm thở phào một hơi, [Sinh Tử Hiến Lệnh] không tệ!

Nhìn đống dược liệu dưới đất, hắn lại yên tĩnh chờ đợi một đoạn thời gian, cho đến khi hoàn toàn trôi qua buổi trưa, lúc này mới bắt đầu phong tồn tất cả dược liệu, sau đó thu vào trong túi trữ vật.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy ra Truyền Âm Phù liên lạc với Tư Hồng Diệu Ly hơi thúc giục, sau đó lập tức thu hồi phù lục.

Hiện tại, tuy nói đã hoàn thành luyện chế Khu Chú Đan, nhưng hắn không rõ tình huống cụ thể bên đối phương.

Bởi vậy, hắn thôi động tờ phù lục này là muốn truyền âm với đối phương một lần, xác định bên đối phương không thành vấn đề, mới có thể yên tâm tu luyện.

Nếu không, thân phận của Tư Hồng Diệu Ly bại lộ, e rằng hắn cũng gặp rắc rối rất lớn.

Trong đại sảnh rộng rãi, lò luyện đan bát phẩm được bày ra bên dưới, đan hỏa bừng bừng thiêu đốt, đủ loại vật liệu cần thiết của Khu Chú Đan vờn quanh đan lô, lơ lửng giữa không trung.

Trong những tài liệu này, thứ khiến người ta chú ý nhất là Thú Vọng thảo.

Nó bị phong tồn ở trong tinh khối như hổ phách, trông như là cỏ dại bình thường, nhìn kỹ sẽ phát hiện phía sau phiến lá của nó mọc đầy hoa văn lít nha lít nhít như con mắt.

Trong Độ Ách uyên sát khí nồng đậm, từ trước đến nay việc dược liệu phong tồn ở nơi đây vẫn rất tinh tế.

Lúc này, khí tức Thú Vọng thảo không lộ ra chút nào.

Vẻ mặt Tư Hồng Diệu Ly nghiêm túc, thủ pháp dứt khoát lưu loát khai lò, xử lý dược liệu, đưa vào lò, ngưng tụ dược dịch... Toàn bộ quá trình liền mạch mà thành, chẳng mấy chốc nàng đã thành công luyện xong bảy lô dược liệu.

Trước mặt đám người Niếp Bích Lưu có một đống Khu Chú Đan gọn gàng trôi nổi lơ lửng.

Trong đó một viên cực phẩm, phần lớn đều là thượng phẩm, chỉ có năm viên trung phẩm, không có một viên hạ phẩm.

Bao gồm cả Niếp Bích Lưu, trong mắt rất nhiều Tiết cấp, Trượng Trực đều lộ ra vẻ hoảng sợ, luyện đan thuật của Tống sư muội này còn mạnh hơn trong truyền thuyết rất nhiều!

Trước khi đối phương đến Độ Ách uyên, nghe nói chỉ là một vị luyện đan sư thất phẩm.

Nhưng hiện tại thấy đối phương có thể luyện ra Khu Chú Đan cực phẩm!

Đây là thực lực chỉ luyện đan sư lục phẩm mới có!

Thật không ngờ, Tống sư muội tuổi còn trẻ lại đã có tạo nghệ như thế ở trên đan đạo.

Lúc này, trong túi trữ vật giao cho Tư Hồng Diệu Ly còn có rất nhiều dược liệu.

Nhưng Tư Hồng Diệu Ly chợt phát hiện, Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ trong cơ thể đã dừng động tác.

Nàng lập tức hiểu rõ, bên Bùi Lăng gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc đối phương đã sử dụng hết vật liệu.

Thế là, nàng dừng động tác, chậm rãi mở miệng: "Ta muốn nghỉ một lát"

Niếp Bích Lưu lập tức gật đầu, than thở nói: "Làm phiền Tống sư muội"

Nói vậy, trong lòng hắn ta cũng rất nghi ngờ.

Rõ ràng luyện đan thuật của Tống sư muội không kém, vì sao trước đó mỗi lần mình nhắc đến luyện đan, đối phương vẫn tìm đủ loại lý do từ chối?

Chờ chút!

Niếp Bích Lưu đột nhiên nghĩ đến, trước đó mình để đối phương luyện đan cho phạm nhân trong Độ Ách uyên sử dụng.

Lần này lại dùng lý do cho đồng môn chính đạo...

Chương 1387: Làm tất cả mọi người lãng quên (1)

Hóa ra là vậy!

Sư tôn và rất nhiều đồng môn sớm chiều ở chung của vị Tống sư muội này đều mất mạng trong tay ma tu, sở dĩ nàng đến Độ Ách uyên, cũng là phía trên không nỡ để mạch này của sư tôn nàng hoàn toàn đoạn tuyệt, cưỡng ép bổ nhiệm.

Trải nghiệm như thế, tất nhiên cực hận Ma đạo!

Bởi vậy, sau khi biết rất nhiều phạm nhân còn có một bộ phận ma tu cần sử dụng đan dược, không phải đối phương không thể luyện đan, mà căn bản không chịu luyện đan.

Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu đang chuẩn bị an ủi đối phương vài câu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía những dược liệu còn lại bên cạnh lò luyện đan.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Tiếng vỡ vụn nhỏ xíu vang lên, tất cả được liệu dùng đủ loại thủ đoạn phong tồn, bao gồm cả Thú Vọng thảo lại xuất hiện đầy nguyền rủa trên thủ đoạn phong ấn của nó, ngay sau đó thủ đoạn phong tồn mất đi hiệu lực, dược liệu bên trong cũng bị nguyền rủa ăn mòn...

Người nào gan to như vậy!

Dám thi chú ngay trước mặt Tiết cấp trưởng là mình? !

Không chỉ Niếp Bích Lưu, Tiết cấp và Trượng Trực khác cũng nhìn thấy tình cảnh này, đều lộ ra vẻ vừa hoảng vừa sợ.

Từ khi Độ Ách uyên được xây dựng đến nay, bọn họ chưa từng thấy ai ngông cuồng ngạo mạn như thế!

Nhưng điều khiến đám người cảm thấy đầu óc mơ hồ là, bọn họ căn bản không nhìn thấy bất kỳ người nào ra tay!

Căn phòng to như vậy lập tức rơi vào sự yên lặng như chết.

Cùng lúc đó, nhà kho dược liệu khu chữ "Hoàng".

Bên trong toà nhà kho này cực kỳ rộng lớn, trên kệ to lớn trưng bày rất nhiều được liệu.

Mỗi một phần dược liệu đều bị phong tồn kín đáo, để tránh bị sát khí Độ Ách uyên ăn mòn.

Lúc này, vang lên tiếng vô số phong cấm vỡ nát.

Không lâu sau, tất cả thủ đoạn phong ấn đều hứng chịu nguyền rủa, tan thành mây khói trong khoảnh khắc.

Sau đó, dược liệu được bảo vệ cẩn thận từng li từng tí bên trong cũng nhận lấy nguyền rủa...

Bởi vì đại chiến chính ma, phần lớn thành đan và dược liệu trong khố phòng đã bị điều đi. Hiện tại nguyên liệu nhiều nhất lại là vật liệu Khư Sát Đan.

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Trong đại trận, linh khí đông đúc, từng tia từng sợi như mây như sương.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong đó đang tự tu luyện, đột nhiên Truyền Âm Phù bày ra ở trước mặt hắn phát ra từng luồng ánh sáng nhạt.

Hắn mở mắt ra, đưa vào một luồng pháp lực thôi động nó.

Trong phù lục lập tức truyền ra giọng Tư Hồng Diệu Ly: "Một mình?"

Bùi Lăng nói: "Đúng. Vừa rồi thuận lợi không?"

Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng nói: "Luyện đan rất thuận lợi, hiện tại ta đã an toàn. Nhưng vừa nãy Tiết cấp trưởng nói muốn kiểm tra thân phận của tất cả mọi người trong khu chữ 'Hoàng'!"

"Thời gian được định vào giữa trưa ngày mai, đến lúc đó hắn sẽ có một kiện pháp bảo mượn từ tông môn, có thể nhìn thấy nguồn gốc"

Nghe vậy, Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: "Là pháp bảo cấp độ gì?"

"Không rõ." Tư Hồng Diệu Ly nói: "Nhưng bản thân Độ Ách uyên đã có pháp bảo kiểm tra thân phận, Tiết cấp trưởng còn muốn tốn thời gian sức lực lấy từ tông môn, chắc hẳn kiện pháp bảo kia không tầm thường"

Bùi Lăng lập tức nhíu mày, dưới tình huống bình thường, hắn dùng [Thực Nhật bí lục] thay thế mệnh cách Ngô Tầm An, vậy hiện tại hắn là Ngô Tầm An.

Thủ đoạn bình thường quyết không thể nhận ra bất kỳ đầu mối nào.

Chỉ có điều, nội tình chín tông môn lớn sâu không lường được...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hỏi: "Vì sao Tiết cấp trưởng đột nhiên kiểm tra khu chữ 'Hoàng'?"

Tư Hồng Diệu Ly dừng một chút, mới lên tiếng: "Mấy ngày nay, khu chữ 'Hoàng' có rất nhiều phạm nhân chết bởi nguyền rủa, Tiết cấp trưởng nghi ngờ người hạ chú hoặc là những sự tồn tại bị cầm tù ở khu chữ "Thiên; hoặc là người nào đó trốn ở khu chữ 'Hoàng"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, rất nhiều phạm nhân khu chữ "Hoàng" chết bởi nguyền rủa?

Ngày đó hắn giải hai lần, thật sự không thể giải trừ hiến lệnh kia?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra một việc, lúc ấy hệ thống tu luyện [Sinh Tử Hiến Lệnh] đã đưa tặng miễn phí lực lượng pháp tắc cho hắn!

Cũng có nghĩa, chắc chắn đầu [Sinh Tử Hiến Lệnh] thứ nhất là lấy lực lượng pháp tắc chế định!

Sau khi hắn đưa ra hiến lệnh giải trừ hiến lệnh, lại chỉ lấy pháp lực Hóa Thần kỳ thiết lập.

Cả hai có cấp độ cách nhau rất xa, bởi vậy mới không thể trốn thoát hiến lệnh do lực lượng pháp tắc chế định.

Lần này rắc rối rồi!

Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, sau đó nói: "Tiết cấp trưởng có cầu viện bên trên hay không?"

Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng trả lời: "Không có, hiện tại ngụy đạo thiếu rất nhiều người."

"Hiểu rõ." Bùi Lăng hơi suy nghĩ, chợt cắt đứt truyền âm.

Thu hồi Truyền Âm Phù, hắn hơi trầm ngâm.

Lực lượng pháp tắc thiết lập [Sinh Tử Hiến Lệnh], chỉ có lực lượng pháp tắc giống vậy mới có thể giải trừ.

Thế nhưng, trước tiên có thể để chuyện này qua một bên.

Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là làm thế nào đối phó phần kiểm tra ngày mai?

Mặc dù [Thực Nhật bí lục] là truyền thừa của "Chú", nhưng chắc chắn môn công pháp này không phải không có chút sơ hở nào.

Nếu không lúc trước "Chú" còn chưa rời đi, đối phương không chỉ là cấm kỵ U Tố mộ, mà là cộng chủ thiên hạ!

Chương 1388: Làm tất cả mọi người lãng quên (2)

Bởi vậy, ngày mai tuyệt đối không thể liều lĩnh mạo hiểm.

"Vậy... Sớm để tất cả mọi người quên mất ta!" Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, bóng dáng Bùi Lăng âm vang vỡ nát, trong nháy mắt hắn đã biến mất trong Chân Không Hóa Linh đại trận.

Khu chữ "Hoàng".

Trước vách đá mấp mô, tiếng "keng keng keng" đơn điệu không ngừng vang lên.

Phạm Bình tóc dài rối bời ở sau lưng, ở trần cầm một cái thạch chuỳ, hung hăng gõ vào vách đá trước mặt: "Con mẹ nó... Cuộc sống này đã đủ khó khăn, hiện tại khai thác đá cũng có thể chết, sau này còn sống thế nào?"

"Suyt! Nói nhỏ chút, đến nay đám Tiết cấp chưa điều tra ra mánh khóe, đều đang nghi ngờ có phải một vị ma đạo cự phách nào đó trà trộn vào đây hay không... Chính ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lão tử theo!"

Phạm Bình nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, chợt hừ lạnh: "Trông ngươi sợ chưa kìa!"

Giọng nói khẽ hơn: "Nếu thật sự có ma đạo gia gia vào đây, còn coi trọng dáng vẻ này của ngươi? Muốn làm chó, ít nhất cũng phải như lão tử, không, như ta vậy!"

"Chuyện này không phải chuyện mà loại tù nhân chúng ta có thể nói." Một tên phạm nhân khác trông ổn trọng vừa khai thác đá vừa trầm giọng nói: "Trung thực khai thác đá, đừng có nhiều lời."

Nói là nói như vậy, đám người giữ yên lặng khai thác đá một lát, vẫn không nhịn được lại trò chuyện.

Chỉ có điều, vì e ngại một vị ma đạo cự phách âm thầm nào đó, bọn họ không còn dám thảo luận việc nguyền rủa, lại nói đến chủ đề mà phần lớn nam tính rất hoan nghênh: "... Trượng Trực mới tên Tống tiểu nương tử kia, thật mẹ nó có hương vị."

"Có hương vị gì?" Có phạm nhân khinh thường phản đối: "Dáng vẻ Tống Quỳnh Tư kia mềm mại yếu ớt, nếu không phải lão tử mang theo xiềng xích, một bàn tay có thể vỗ chết nàng! Loại tiểu nương môn gió thổi qua liền ngã này, chỉ có loại chim non như ngươi mới thích"

"Nữ nhân chân chính, vẫn phải giống Lâm trượng trực."

"Thật không dám giấu giếm, lúc ta vừa đến lại nhiều lần không thể hoàn thành khai nhiệm vụ thác đá, chính là vì nhìn vẻ mặt lúc nàng tra tấn lão tử, đủ sướng!"

"Ngày nào đám đàn bà Yến Tê thành này cũng bày ra vẻ mặt cá chết, người sau ra tay ác hơn người trước, chỉ có ngươi cảm thấy tốt." Phạm Bình cười nhạo một tiếng, nói: "Theo ý lão tử, đàn bà đẹp mắt nhất khu chữ 'Hoàng' vẫn là Tố Chân Thiên Triệu tiết cấp."

"Eo, mắt, ngực kia... Lúc nàng tuần sát, lão tử nhìn vài lần, mấy ngày đều ngủ không yên...

"Nói bậy! Rõ ràng là Thẩm tiết cấp quyến rũ nhất, khuôn mặt kia đúng là phong tình vạn chủng!"

"Đều là ánh mắt gì thế, rõ ràng là Trần trượng trực xinh đẹp nhất!"

"Các ngươi vẫn thiếu kiến thức! Có một lần ta không hoàn thành nhiệm vụ khai thác đá bị kéo đi hành hình, đã qua tay vị ngục tử kia, dáng về đó..."

Đám người mồm năm miệng mười ầm ĩ một trận, cùng nhau tiếc nuối nói: "Thật ra những nữ tu này rất lung linh, chỉ tiếc giới luật cấm công kích người trông coi. Nếu không..."

Lúc này, một tù phạm thường ngày luôn im lặng chậm rãi mỡ miệng: "Mấy người mà các ngươi nói đến, đều được tính là mỹ nhân"

"Nhưng người nghiêng nước nghiêng thành nhất nơi đây, vẫn là Văn Nhân tư viên!"

Văn Nhân tư viên mà hắn ta nói đến tên là Văn Nhân Linh Sắt, là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, tu vi sâu không lường được, có địa vị khá cao trong toàn bộ năm tông chính đạo, bây giờ là Tư viên trong Độ Ách uyên, chưởng quản sai vặt, ngục tử, phụ trách canh phòng toàn bộ Độ Ách uyên và truy bắt tù phạm còn chạy trốn ở bên ngoài.

Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều hơi kỳ quái, nhìn đồng bạn xưa nay không đáng chú ý, lập tức có người chế nhạo: "Sầm Đại, thật can đảm! Bình thường trông ngươi không nói một lời, còn tưởng là người gỗ, không ngờ ngươi lại im hơi lặng tiếng coi trọng Tư viên?"

"Nếu để Tư viên nghe được lời này, e rằng sẽ thưởng ngươi ba trăm roi."

Sầm Đại kia cười hắc hắc, nói: "Sợ cái gì? Nơi này là khu chữ "Hoàng; chúng ta có khác gì sâu kiến trong mắt những nhân vật lớn kia. Nếu không mấy ngày nay chết nhiều người như vậy, vì sao còn bắt chúng ta tiếp tục nộp năm trăm cân vật liệu đá mỗi ngày?"

"Bọn họ căn bản không chú ý tới khu chữ 'Hoàng"

Đang nói, một bóng người như thật như ảo đột nhiên vút qua từ bên cạnh bọn họ.

Có người nhìn thấy vô thức muốn nói điều gì, nhưng ngay sau đó chợt trở nên hoảng hốt.

Ánh mắt tất cả mọi người ở đây trở nên mờ mịt, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường.

Bọn họ không hề phát hiện tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi:

"Văn Nhân tư viên thật sự quá có hương vị, các ngươi còn nhớ lần trước thấy dáng vẻ của nàng khi mặc một bộ áo bào đen kiểu dáng nam tu, mặt không biểu cảm, ánh mắt như đao... Lúc ấy lão tử đã...

Bên cạnh sông ngầm.

Giữa vách đá gập ghềnh, dựa vào ưu thế địa hình dựng một căn phòng đá rộng rãi.

Lúc này này, một thiếu niên khuôn mặt âm nhu tuấn tú ngồi trong phòng, đang buồn bực ngán ngẩm ngồi xếp bằng ở vị trí cao nhất.

Hai bên có bảy tám tên tù phạm vẻ ngoài xuất sắc, cẩn thận hầu hạ.

Những tù phạm này có nam có nữ, đều là vẻ xinh đẹp như hoa, về ngoài dịu dàng.

Phía dưới, một đám tù phạm tán tu nơm nớp lo sợ quỷ đó, trong đó có bóng dáng Khương Du Nghĩa. Sau mấy ngày, Khương Du Nghĩa gầy hốc hác, sưng mặt sưng mũi, vết thương chồng chất.

Chương 1389: Long Thao Nhĩ

Rất hiển nhiên, những ngày qua hắn ta chịu không ít đau khổ.

Lúc này, Khương Du Nghĩa hoàn toàn không có dáng vẻ công tử phú gia ở ngoại giới, sau khi chịu khổ, dáng vẻ táo bạo cũng đã biến mất sạch, đi theo rất nhiều tán tu nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt vị tù phạm ma đạo tên là "Nhâm Tân" này, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên!

Tù phạm tán tu quỳ ở phía trước, ăn nói khép nép nói: "Nhâm gia gia, mấy ngày nay toàn bộ khu chữ 'Hoàng' đều bị nguyền rủa làm hại. Chỉ cần khai thác đá sẽ bị nguyền rủa... Mỗi ngày năm trăm cân vật liệu đá, chúng ta thật sự không bỏ ra nổi...

"Phế vật!" Nghe vậy, Nhâm Tân như không nghe thấy, không mở miệng, một nữ tù phạm rúc vào bên cạnh lại đã cau lông mày, giọng dịu dàng trách mắng: "Bên ngụy đạo đã sớm điều tra rất rõ ràng! Chỉ cần không khai thác đá vào buổi sáng, sẽ không có việc gì.

"Hiện tại đã là buổi chiều, các ngươi không muốn lao động, lại đến đây gây chuyện, lãng phí thời gian, căn bản không thành tâm làm việc cho chủ nhân!"

"Lại lề mà lề mề nữa, cẩn thận da của các ngươi!"

"Lập tức đi khai thác đá!"

"Năm trăm cân, một ly cũng không cho thiếu."

"Nếu không, chủ nhân có thủ đoạn khiến các ngươi sống không bằng chết!"

Còn chưa nói hết câu, một nam tu lô đỉnh trắng nõn xinh đẹp cách đó không xa cũng khẽ gật đầu, âm dương quái khí nói: "Chủ nhân có thân phận cỡ nào! Cho tới nay cũng chỉ có thể ở trong nhà đá đơn sơ như thế, đám cẩu nô tài các ngươi không nghĩ lao động ngày đêm, sớm ngày dựng lên cung điện xa hoa rộng lớn cho chủ nhân, ngược lại chỉ vì năm trăm cân vật liệu đá mà cò kè mặc cả, thật sự tội đáng chết vạn lần!"

Tán tu kia khổ sở nói: "Nhưng đêm xuống sát khí cực mạnh, dù chúng ta làm cả ngày lẫn đêm, cuối cùng năng lực có hạn, cứ tiếp tục như thế bản thân cũng không giao nộp được năm trăm cân, còn dựng cung điện như thế nào..."

"Các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày năm trăm cân hay không, có liên quan gì với bọn ta?" Lô đỉnh trắng nõn tỏ ra ngạc nhiên: "Dù sao, chủ nhân muốn cung phụng, nhất định phải hoàn thành!"

"Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ!" Một nữ tu lô đỉnh hé môi cười một tiếng, dịu dàng nhắc nhở: "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lắm ngụy đạo chỉ đánh các ngươi một trận"

"Chỗ chủ nhân cũng không dễ lừa gạt như vậy!"

Nghe bọn họ một xướng một họa uy hiếp, sắc mặt từng tán tu trắng bệch.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhạt như sương khói nhanh chóng lướt qua từ bên cạnh.

Dù là tù phạm tán tu hay rất nhiều lô đỉnh, ma tu, bao gồm Nhâm Tân đều không thấy rõ khuôn mặt của bóng người kia.

Ngay sau đó, trong đầu của tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện một khoảng trống rỗng ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng khôi phục lại.

Vốn vẻ mặt Nhâm Tân đang lười biếng lại chậm rãi nhíu mày, hơi nghi ngờ.

Hắn ta cảm thấy, hình mình đã quên mất cái gì đó.

Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lần, lại không cảm thấy mình thiếu ký ức gì...

Vào lúc này, nữ lô đỉnh trong ngực hắn ta đưa tay vỗ ra một chưởng.

Ầm!

Tù phạm tán tu cầm đầu không có chút sức phản kháng nào bay ngược ra, chỉ nghe được tiếng xương cốt không ngừng vỡ vụn, sau khi hắn ta rơi xuống đất, ngay cả sức để lăn lộn cũng không có, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen lớn!

Khuôn mặt nữ lô đỉnh xinh đẹp, giọng điệu dịu dàng, vẻ mặt lại đầy tàn nhẫn: "Còn không đi khai thác đá, sẽ có kết cục này!"

Trong một hẻm núi trống trải.

Trên mặt đất dùng thuật pháp cưỡng ép san bằng bày mấy cái bồ đoàn làm bằng đá.

Mấy tu sĩ có khí tức trong sáng lưu chuyển quanh người, khí tức công chính bình hòa, đang khuyên bảo Long Thao Nhĩ: "Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Tứ tông Ma đạo cùng nhau xâm chiếm Cửu Nghi sơn, ngươi là học sinh Lưu Lam hoàng triều, vốn không cần đối đầu với Ma đạo tàn bạo, nhưng lại chủ động đứng ra chiến đấu để bảo vệ sinh linh Cửu Nghi sơn, đã vượt qua rất nhiều người khoanh tay đứng nhìn"

"Về phần lâm trận bỏ chạy... Chưa nói đến trước đó ngươi đã cứu hàng ngàn hàng vạn lê dân, vậy khuyết điểm không che giấu được ưu điểm."

"Chỉ nói ngươi còn trẻ tuổi như vậy, người trẻ tuổi phạm sai lầm là chuyện thường... Đừng suy nghĩ nhiều, việc đến chỗ này căn bản không hề quan trọng gì."

"Ngươi nhìn Cửu Nghi sơn Hứa sư huynh đi, vì điều tra ma tu mà tàn sát ba làng. Trông thì hung tàn, nhưng nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, sẽ để một ma tu cực kỳ am hiểu ngụy trang chạy thoát, tên ma tu kia giết chóc vô số! Hành động lần này của Hứa sư huynh là hy sinh ba làng, lại cứu giúp càng nhiều sinh linh"

"Lại nhìn Tố Chân Thiên Chương sư tỷ, từ trước đến nay Chương sư tỷ ghét ác như cừu, không thể chấp nhận được người thay lòng đổi dạ trong phàm trần. Cũng vì sự thoải mái nhất thời, giết trên trăm người thay lòng đổi dạ mà thôi..."

"Còn có sư huynh sư đệ Yến Tê thành..."

Mấy tên tu sĩ nói xong, không nhịn được khẽ lắc đầu: "Sư môn thật sự quá cổ hủ, cho dù muốn tích đức làm việc thiện cũng cần linh động mới đúng. Một vị cứu người, nếu cứu một người ngày sau làm ác, chẳng phải là tương đương nối giáo cho giặc? Loại người này nên sớm giết, mới đúng là chuyện tốt"

Chương 1390: Khu chữ "Thiên" (1)

"Không sai! Hơn nữa, chẳng lẽ chúng ta không lập xuống công lao hãn mã cho tông môn, chỉ vì chút chuyện nhỏ lại cầm tù chúng ta ở đây, thật sự quá vô tình"

Long Thao Nhĩ im lặng không nói, ngơ ngác nghe, không có bất kỳ phản ứng gì.

Thấy hắn ta khó chơi, tù phạm chính đạo xung quanh nhìn nhau, đều nhướn mày, dường như vị Lưu Lam hoàng triều Long sư đệ này đã tổn hại đạo tâm, đến mức đã đến đây mấy ngày vẫn không tỉnh táo lại.

Vào lúc này, một bóng người như khói xanh vút qua.

Tất cả tù phạm chính đạo đều trở nên thất thần, sau đó tất cả như quên lãng cái gì đó.

Nhưng lúc bọn họ nhớ lại, phát hiện đây như là ảo giác của mình, bọn họ chưa quên cái gì hết.

Trong đôi mắt mờ mịt hỗn độn của Long Thao Nhĩ đột nhiên thoáng qua vẻ khác lạ, nhưng hắn ta nhanh chóng che giấu, tiếp tục giữ dáng vẻ ngơ ngác.

"Long sư đệ, ngươi thế này không được..." Xung quanh, đám tù nhân chính đạo không có chút cảm giác nào, vẫn tiếp tục tận tình khuyên nhủ hắn ta.

Độ Ách uyên.

Giữa lầu các nguy nga liên miên.

Trong thư phòng bày biện đơn giản, Niếp Bích Lưu đang bấm niệm pháp quyết thôi động một viên Ngọc Hoàn đặc thù.

Ngọc Hoàn lơ lửng giữa không trung, nổi lên ánh sáng trong trẻo mông lung, mơ hồ chiếu rọi ra một lão giả khuôn mặt gầy gò.

"Sư huynh" Niếp Bích Lưu nghiêm mặt nói: "Độ Ách uyên xảy ra chút việc, ta cần mượn dùng món bảo vật kia của sư tôn một chút"

Lão giả kia nói: "Được. Thế nhưng, bây giờ chiến sự căng thẳng, trong chốc lát không có ai hộ tống món bảo vật kia đến đó, phải chờ thêm mấy ngày mới được."

Niếp Bích Lưu cau mày, nguyền rủa khu chữ "Hoàng" đã kéo dài nhiều ngày, mặc dù bây giờ dựa vào việc điều chỉnh thời gian lao động của phạm nhân, tạm thời tránh đi nhưng không tìm ra kẻ cầm đầu từ chỗ tối, chỉ sợ tiếp theo còn có biến cố càng lớn hơn.

Dù sao thủ đoạn như thế lại trà trộn vào Độ Ách uyên, cũng không thể chỉ vì nhằm vào khu chữ "Hoàng" chứ?

Vì vậy, dựa theo suy nghĩ của hắn ta, nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc này.

Nhưng đang lúc đại chiến chính ma, nếu không có tu sĩ cấp cao hộ tống món bảo vật kia đến Độ Ách uyên, một khi rơi vào trong tay ma tu...

Cuối cùng hắn ta thầm than một tiếng, nói: "Được, làm phiền sư huynh"

Lão giả gầy gò khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh sáng trên Ngọc Hoàn dập tắt, liên lạc kết thúc.

Niếp Bích Lưu vừa thu hồi Truyền Âm Phù, đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu quát: "Ai? !"

Ngay sau đó, một đoàn bóng tối không có dấu hiệu nào hiện ra, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ hắn ta...

Bóng tối cuồn cuộn như nấu như sôi, trong thư phòng như có một đoàn mực nước nồng đậm xoay tròn vặn vẹo, không ngừng lôi kéo thành hình thù kỳ quái, nhưng không có bất kỳ tiếng động gì truyền ra.

Trong giây lát, bóng tối rút lui, Niếp Bích Lưu nghiêng người dựa vào ghế, đã hôn mê.

Lại qua một lúc, hắn ta đột nhiên bừng tỉnh, không nhịn được nhíu mày, sao vừa rồi mình lại ngủ thiếp đi?

Nghĩ nửa ngày, Niếp Bích Lưu không hề phát hiện điều gì khác thưởng, chỉ cảm thấy có thể là nguyễn rủa khu chữ "Hoàng" và tình hình đại chiến chính ma khiến mình quá mức quan tâm.

Thế là hắn ta truyền âm gọi một Tiết cấp vào, phân phó: "Ngày mai không thể đưa đến món bảo vật mà ta cần, phải chờ thêm mấy ngày."

"Trong mấy ngày này, gấp rút tuần tra khu chữ 'Hoàng, có gì khác thường lập tức báo cáo!"

Tiết cấp kia khom lưng nói: "Vâng"

Khu chữ "Hoàng", lòng đất.

Chân Không Hóa Linh đại trận.

Linh khí đậm đặc như mây mù hơi dập dờn, đã hiện ra bóng dáng Bùi Lăng.

Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng.

Ngoại trừ Tư Hồng Diệu Ly, hiện tại tất cả người ở khu chữ "Hoàng", mặc kệ là những tù phạm hay Tiết cấp, Trượng Trực và Tiết cấp trưởng kia, đã toàn bộ quên sự tồn tại của Ngô Tầm An này.

Đương nhiên, nếu không phải biết được Tiết cấp trưởng không cầu viện bên trên từ bên Tư Hồng Diệu Ly, dù như thế nào hắn cũng không trực tiếp ra tay với Tiết cấp trưởng...

Nhưng bây giờ, người có tu vi cao nhất biết sự tồn tại của hắn, biết được việc này, cũng chỉ là Tiết cấp trưởng Hóa Thần kỳ.

Bùi Lăng cũng là Hóa Thần, trực tiếp làm đối phương quên mất mình là cách phá vỡ tình hình nhanh nhất hiện nay.

"Đã giải quyết vấn đề kiểm tra ngày mai, tiếp theo là nghĩ cách giải trừ hiến lệnh 'bình minh lên không thể lao động' này." Bùi Lăng âm thầm suy nghĩ: "Hiện tại cách đơn giản nhất là ta chủ động làm trái điều 'ban ngày ồn ào) chắc chắn làm vậy có thể giải trừ toàn bộ hiến lệnh này...

"Nhưng đây là hiến lệnh dùng lực lượng pháp tắc quyết định"

"Một khi bị phản phệ, tự nguyền rủa chết bản thân thì làm sao bây giờ?"

"Vẫn chỉ có thể tiếp tục thử dùng hiến lệnh giải trừ hiến lệnh..."

Suy nghĩ một lát, hắn dân nhíu mày.

Hiện tại đối với hắn, cách hữu hiệu nhất là tiếp tục dùng hệ thống tu luyện Sinh Tử Hiến Lệnh.

Chỉ cần lúc hệ thống tặng lực lượng pháp tắc cho hắn, có thể cắt ngang hệ thống tu luyện, sau đó hắn có thể dùng lực lượng pháp tắc định ra hiến lệnh giải trừ hiến lệnh.

Chỉ có điều, bây giờ hắn căn bản không có cách cắt đứt hệ thống tu luyện.

Lúc trước tu vi của hắn không bằng Tư Hồng Diệu Ly, còn có thể để Tư Hồng Diệu Ly cưỡng ép cắt ngang tu luyện của mình.

Chương 1391: Khu chữ "Thiên" (2)

Nhưng bây giờ... Chỉ sợ Tư Hồng Diệu Ly còn không thể đụng vào hắn.

Ngoại trừ cái đó ra, còn có một cách là trước tiên hắn viết xuống hiến lệnh giải trừ hiến lệnh, sau đó lập tức dùng hệ thống uỷ thác.

Nếu hệ thống tiếp tục dùng hàng chữ hắn viết xuống để tu luyện, vậy có thể giải trừ hiến lệnh, nhưng nếu hệ thống tiếp tục tự do phát huy...

Vậy tình huống khu chữ "Hoàng" sẽ trở nên càng tồi tệ hơn.

Càng nghĩ, cuối cùng Bùi Lăng quyết định mặc kệ hiến lệnh này, tu luyện trước.

Về sau tu vi cao hơn, không cần lực lượng pháp tắc, hắn vẫn có thể dùng lực lượng của mình giải quyết hiến lệnh này như thường.

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Độ Ách uyên, trung tâm.

Địa sát chỉ khí cuồn cuộn như khói đặc, bay thẳng lên vòm trời.

Dưới vực sâu, trong huyệt động nào đó, mấy trăm xiềng xích như dây leo rủ xuống trói chặt phạm nhân bên trong.

Bên trong hang động này khóa một tu sĩ áo bào xám, khuôn mặt hắn ta như độ trung niên, trên mặt đầy vẻ sầu khổ, khí tức quanh người tối nghĩa thâm trầm như trước khi mưa bão tới biển, dù bị trấn áp dưới rất nhiều phong cấm, cũng tràn đầy sự áp lực khiến người ta thấy sợ hãi.

Hắn ta nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở trong động, rất lâu sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì như là một pho tượng.

Đột nhiên, tu sĩ áo bào xám mở hai mắt ra, toàn thân bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng!

"Răng rắc."

Tiếng vỡ vụn vô cùng vô cùng rất nhỏ vang lên, một sợi xiềng xích trong số trên trăm xiềng xích khóa hắn ta lại, xuất hiện một vết nứt mảnh khảnh như sợi tóc.

Cùng lúc đó, ngọn lửa màu đen đột nhiên bùng lên, thiêu đốt thần hồn tu sĩ áo bào xám.

"Ây... Khuôn mặt tu sĩ áo bào xám lập tức vặn vẹo, trên trán lồi lên gân xanh, mồ hôi lạnh cuồn cuộn tuôn rơi, thở dốc từng ngụm, sự bộc phát vừa rồi đã là cực hạn hiện tại của hắn ta.

Trình độ giới luật nơi đây suy yếu, còn thiếu rất nhiều!

Vị kia không tiếp tục ra tay, không biết là đã bị phát hiện hay có điều kiêng dè gì...

Không!

Nếu bị phát hiện, ngụy đạo nhất định lập tức đến đây tăng cường giới luật!

Tình huống hiện tại, chắc chắn giữa chừng gặp rắc rối gì đó.

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói âm u lạnh lẽo khàn khàn đột nhiên truyền vào trong tai hắn ta: "La Đô lão quỷ, người ra tay lần này là người Luân Hồi tháp?"

Sắc mặt tu sĩ La Đô áo bào xám không hề thay đổi, từ trước đến nay phong ấn khu chữ "Thiên" không lọt một giọt nước, vốn bọn họ không thể truyền âm cho nhau. Nhưng hiện tại lực lượng pháp tắc trói buộc bọn họ yếu bớt, hắn ta có thể liều mạng nhận sự phản phệ của giới luật, phá vỡ một tia phong ấn yếu ớt, tất nhiên những sự tồn tại giống hắn ta cũng có thể làm được.

La Đô thản nhiên truyền âm trả lời: "Một vòng đại chiến thảo ngụy mới đã bắt đầu, nếu không hắn không thể trà trộn vào."

Giọng nói kia thâm trầm nở nụ cười, truyền âm nói: "Nếu đúng là đại chiến thảo ngụy đã bắt đầu, vậy lần trước hắn trực tiếp ra tay với giới luật cũng hơi ngu xuẩn"

La Đô truyền âm trả lời: "Hắn đã cố ý đến đây, cũng đã ra tay, tất nhiên có nắm chắc"

"Dù có táng thân ở đây, cũng chỉ là một lần luân hồi..."

"Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được"

Giọng nói kia lặng lẽ nói: "Hy vọng như thế"

Nói tới chỗ này, La Đô nhắm hai mắt lại, giữ lại lực lượng không nói thêm lời nào.

Mấy ngày sau.

Khu chữ "Hoàng".

Trong một hẻm núi bị thuật pháp cố ý san bằng, Long Thao Nhĩ cúi đầu ngơ ngác, mất hồn mất vía ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn làm bằng đá, im lặng không nói.

Xung quanh không có một ai.

Những tù phạm chính đạo vẫn luôn vây quanh hắn ta trước đó, khuyên cũng đã khuyên, nói cũng đã nói, thấy hắn ta vẫn chấp mê bất ngộ cũng không tiếp tục để ý hắn ta nữa, mặc cho hắn ta ngồi hoảng hốt một mình ở đây.

Lúc này, Long Thao Nhĩ âm thầm thu hồi thần niệm, khẽ gật đầu.

Tạm thời xung quanh nơi này không có người, cũng không có bất kỳ sự tồn tại gì chú ý tới nơi đây, cũng có thể bắt đầu rồi!

Nghĩ tới đây, hắn ta không do dự nữa, lập tức ra tay cắt cổ tay của mình, nhanh chóng lấy máu tươi bày trận.

Từng đạo phù văn phức tạp bị đầu ngón tay dính vết máu nhanh chóng phác hoạ, trận pháp trước mắt xa lạ lại quen thuộc.

Mấy chục năm trước, hắn ta lấy bí pháp Luân Hồi tháp chuyển thế thành một con cháu lê dân bình thường ở Lưu Lam hoàng triều, sau này dựa vào tư chất xuất chúng, thành công được Ngọc Lân thư viện tuyển nhận vào trong.

Thoáng chớp mắt, hơn mười năm trôi qua, thậm chí bản thân hắn ta cũng cho rằng mình là con dân sinh trưởng ở Lưu Lam hoàng triều.

Lúc trước hắn ta cũng như phần lớn học sinh trong Ngọc Lân thư viện, khắc khổ cầu học, diệt gian trừ ác, từng đeo kiếm du lịch thiên hạ, thấy chuyện bất bình chẳng tha; đã từng treo tóc lên xà nhà, thắp đèn học thâu đêm, dốc lòng nghiên cứu kinh, sử, tử, tập; còn từng cùng đồng môn mặc áo bào trắng, cầm quạt lông, tung hoành chốn trăng gió, đàn chọn mỹ nhân...

Chương 1392: Luân hồi

Dù là mấy chục năm qua cầu học, tu luyện hay lần này tham gia đại chiến chính ma, đều không phải cố ý diễn kịch mà dưới sự che chở và dạy bảo của Lưu Lam hoàng triều, từ sâu trong lòng hắn ta cho rằng đây là điều nên làm!

Cho đến khi...

Trong trận chiến thủ thành thảm khốc kia, thành trì bị bao vây, hắn ta cho rằng mình sẽ bị ma tu giết hại giống rất nhiều đồng môn, lại không ngờ gặp một vị sư đệ tông môn kiếp trước.

Là đồng môn cao tầng Luân Hồi tháp lấy bí pháp đánh thức trí nhớ kiếp trước của hắn ta.

Long Thao Nhĩ mới chợt tỉnh ngộ, cho tới bây giờ mình không phải Lưu Lam hoàng triều Long Thao Nhĩ, mà là Luân Hồi tháp Luân Hồi Tử!

Hắn ta làm Long Thao Nhĩ mấy chục năm, ngay cả ân sư Ngọc Lân thư viện của hắn ta cũng không phát hiện thân phận của hắn ta có vấn đề.

Lần này chịu tội lâm trận bỏ chạy, tất cả đồng môn, thân hữu ở Lưu Lam hoàng triều đều cảm thấy vô cùng tiếc hận cho hắn ta, cũng có người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nhưng không có bất kỳ người nào nghi ngờ thân phận của hắn ta!

Dưới loại tình huống này, cuối cùng hắn ta đã thành công bị giam vào Độ Ách uyên.

Tất cả đã sớm được lên kế hoạch.

Từ trăm năm trước, Luân Hồi tháp đã bắt đầu mưu đồ phải nhân trận đại chiến thảo ngụy lần này, thả ra tất cả sự tồn tại bị phong ấn ở khu chữ "Thiên".

Như thế, có những sự tồn tại kia gia nhập, đại chiến thảo ngụy chắc chắn thế như chẻ tre!

Chỉ có điều, giới luật nơi đây khắc nghiệt, cho dù vì đại chiến thảo ngụy đã điều đi rất nhiều người nhưng vẫn có cấm chế dày đặc từ lâu, trực tiếp đi cứu người trong khu chữ Thiên cũng như tự chui đầu vào lưới!

Bởi vậy, hiện tại điều hắn ta phải làm, không phải đi tiếp xúc với những người ở khu chữ Thiên, mà là gieo xuống một hạt giống ở trong Độ Ách uyên cho Luân Hồi tháp.

Đến khi hạt giống chín muồi...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Long Thao Nhĩ đã dùng máu tươi của mình vẽ xong một trận văn trong đó.

Ngay lúc hắn ta vẽ xong một nét cuối cùng, trận văn lập tức biến mất.

Cùng lúc đó, khí tức của hắn ta lập tức trở nên vô cùng suy yếu.

Dù sao tu vi của thể xác này cũng quá thấp, khó mà phát huy ra thực lực thật sự của hắn ta.

Nhưng nếu cao hơn chút nữa, có khả năng sẽ bị giam vào khu chữ "Huyền".

Trong lòng suy nghĩ dự định, Long Thao Nhĩ nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Độ Ách uyên đề phòng nghiêm ngặt, lại có đủ loại thủ đoạn do ngụy đạo bố trí quanh năm suốt tháng, căn bản không thể thả tất cả tù phạm khu chữ "Thiên" trong thời gian ngắn. Dựa theo kế hoạch, hắn ta sẽ sử dụng thời gian mười năm, lặng lẽ bố trí hoàn tất đại trận này.

Đây cũng là lý do hắn ta lựa chọn lấy thân phận tù phạm tiến vào nơi đây, chứ không phải Trượng Trực, Tiết cấp đến đây.

Trong Độ Ách uyên có địa sát chỉ khí dày đặc, cho dù có Khư Sát Đan, trong thời gian dài cũng rất dễ dàng tạo thành ăn mòn với tu sĩ.

Dưới tình huống bình thường, vì Tiết cấp và Trượng Trực phổ thông tu vi không đủ, ngắn thì hai ba năm, lâu là năm sáu năm sẽ bị thay đổi.

Nhưng hắn ta làm tù phạm khu chữ "Hoàng", chỉ cần đại chiến thảo ngụy chưa kết thúc, hắn ta có thể ở chỗ này rất lâu, cho đến khi âm thầm hoàn thành tất cả bố trí!

Thân phận học sinh Ngọc Lân thư viện và tội danh lâm trận bỏ chạy, lý lịch chưa từng giết hại vô tội, còn có trạng thái lòng như tro nguội hiện tại... Đều cực kỳ an toàn.

Chỉ cần Long Thao Nhĩ không chủ động lộ ra sơ hở, sẽ không có ai chú ý tới hắn ta!

Sau đó, chỉ cần hắn ta trà trộn vào những đệ tử ngụy đạo đã thấy ăn năn kia, càng không có ai nghi ngờ hắn ta...

Ha ha ha... Độ Ách uyên, nơi cầm tù mà ngụy đạo lấy làm tự hào.

Từ xưa đến nay, chưa hề có tù phạm có thể rời khỏi nơi đây.

Mười năm, nhiều lắm là mười năm, truyền thuyết này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn!

Sau khi hắn ta giải cứu tất cả mọi người ra khỏi khu chữ "Thiên", hắn ta thật sự muốn xem đến lúc đó tu sĩ ngụy đạo sẽ hoảng sợ như thế nào...

Trong đại sảnh rộng rãi.

Từng Tiết cấp, Trượng Trực nối đuôi nhau đi vào.

Bao gồm cả Tư Hồng Diệu Ly, tất cả người trông coi đều bị Niếp Bích Lưu gọi đến.

Chờ sau khi người đến đông đủ, Niếp Bích Lưu chậm rãi nói: "Bảo vật đã đến, lập tức kiểm tra!"

Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, đồng thanh nói: "Vâng!"

Ngay sau đó, Niếp Bích Lưu dẫn đầu cùng tiến về khu chữ "Hoàng".

Sau khi đến một hẻm núi rộng rãi, hắn ta phân phó: "Triệu tập tất cả phạm nhân khu chữ 'Hoàng:

"Tuân mệnh!"

Một Tiết cấp tiến lên trước một bước, tâm niệm vừa động, giữa hư không lập tức hiện ra một bộ chuông khánh, không người gõ lại tự phát ra từng tiếng trong trẻo.

Đây là Tự tỉnh chung.

Sau khi gõ vang, nếu tất cả phạm nhân khu chữ "Hoàng" không thể có mặt trong vòng một nén nhang, sẽ lập tức bị địa sát chỉ khí ăn mòn.

Tiếng chuông khánh réo rắt vờn quanh trên từng tầng hẻm núi.

Chẳng mấy chốc, từng phạm nhân lục tục đi ra từ các ngõ ngách.

Dáng vẻ bọn họ không tập trung, ánh mắt nhìn về phía đám người trông coi đều lộ ra ác ý và căm hận mơ hồ.

Chỉ có điều, có Niếp Bích Lưu Hóa Thần kỳ ở đây, những phạm nhân này cũng không dám khiêu khích quá mức.

Chương 1393: Người hạ chú (1)

Long Thao Nhĩ đi theo sau lưng mấy tên tù phạm chính đạo, giữ nguyên trạng thái ủ rũ cúi đầu, chậm rãi đi vào đám người.

Trong lòng của hắn ta nghi ngờ, Tiết cấp trưởng này đột nhiên tụ tập tất cả phạm nhân khu chữ "Hoàng" lại, là muốn làm gì?

Lúc này, thấy tất cả phạm nhân đã đến đông đủ, Niếp Bích Lưu tâm niệm vừa động, một mặt gương sáng ngời trong vắt đột nhiên bay ra từ trong tay áo hắn ta, sau đó nhanh chóng biến lớn.

Chẳng mấy chốc, một mặt gương cao cả trượng dựng thẳng ở trước mặt đám người, mặt kính bóng loáng, bên trong lại là sương mù mịt mờ, không nhìn rõ thứ gì, vị trí mép kính khắc hai chữ vân triện "Tam sinh".

Niếp Bích Lưu đứng chắp tay, nhìn đám tù nhân muôn hình muôn vẻ trước mặt, lạnh lùng hạ lệnh: "Xếp hàng, mỗi người đều đi lên đây, đứng thẳng trước gương trong vòng ba tức."

Nghe được lời này, tù phạm khu chữ "Hoàng" đều không có phản ứng gì, dường như đây không phải lần đầu tiên đám Tiết cấp này triệu tập tất cả mọi người, bọn họ đã sớm quen thuộc.

Về phần cái gương pháp bảo kia, dù không biết tác dụng cụ thể nhưng chính đạo thật sự muốn giết bọn họ, không cần phải rắc rối như vậy.

Chắc chắn có liên quan đến nguyền rủa trong những ngày qua...

Nghĩ vậy, ánh mắt đám tù nhân đều tập trung ở trên gương, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt khác nhau...

Trong đám người, Long Thao Nhĩ khẽ nhíu mày.

Cái gương kia cho hắn ta một dự cảm cực kỳ không tốt!

Thế nhưng, hiện tại hắn ta là học sinh Ngọc Lân thư viện Lưu Lam hoàng triều, thân phận này vô cùng an toàn, tuyệt đối không có người nghi ngờ hắn ta.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn ta làm việc rất kín đáo, không lộ ra bất kỳ sơ hở gì...

Bên cạnh có một vài tù phạm xì xào bàn tán, cũng cho rằng lần này người trông coi ngụy đạo gióng trống khua chiêng tụ tập người khu chữ "Hoàng" đến, chắc chắn là vì việc nguyền rủa trong những ngày qua.

Cái này cũng không phải hắn ta tạo ra, hắn ta hoàn toàn không cần lo lắng.

Nghĩ tới đây, trong lòng Long Thao Nhĩ lập tức chắc chắn, cũng bắt đầu chuẩn bị xem kịch vui.

Vào lúc này, Niếp Bích Lưu truyền âm với Tiết cấp thủ hạ: "Trước tiên để người mới vào mấy ngày trước lên kiểm tra"

Đã lâu rồi trong Độ Ách uyên chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng lần này người mới đến đã xảy ra nguyền rủa nghiêm trọng như vậy, bởi vậy nhóm người mới này đáng nghi hơn những người cũ trước đó rất nhiều!

Nghe vậy, đám Tiết cấp rối rít gật đầu: "Vâng!"

Thế là một Tiết cấp ra khỏi hàng, không chút nghĩ ngợi báo ra tên một người mới: "Khương Du Nghĩa, ngươi tới trước."

Vốn sau khi Khương Du Nghĩa bị xô đẩy một lượt, đã bó tay bó chân núp ở đằng sau, nghe lời này nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng, đi ra phía trước.

Hắn ta đứng ở trước gương, thấy sương mù mênh mông như mây trôi trong kính bắt đầu di chuyển.

Lúc đầu, sương mù kia hỗn độn một mảnh, cũng không soi sáng ra cái gì.

Sau khi hết thời gian ba tức, mới dần có một hình dáng mông lung.

Niếp Bích Lưu đứng ở bên cạnh lập tức thi triển thủ đoạn, bấm niệm pháp quyết thôi động pháp bảo tấm gương, kiểm tra tu vi khí tức của người trong kính, chẳng mấy chốc đã phát hiện bản chất của hắn ta và tên phạm nhân kia không khác nhau chút nào, đối phương không có bất kỳ ngụy trang gì.

Niếp Bích Lưu khẽ gật đầu, người này không có vấn đề.

Tiết cấp đứng cách đó không xa thấy thế, lập tức nói: "Khương Du Nghĩa xuống dưới, người tiếp theo, Thư Sơn."

Tù phạm tên là Thư Sơn tiến lên, đứng ở trước gương.

Cũng như phạm nhân đầu tiên, sau ba tức trong kính dần chiếu rọi ra một hình dáng mơ hồ.

Niếp Bích Lưu lập tức kiểm tra tu vi và khí tức người trong kính, thấy hắn ta cũng không có bất cứ vấn đề gì, lại nhẹ gật đầu.

Tiết cấp đứng bên cạnh lập tức nói: "Người tiếp theo, Lý Tự"

Thấy mấy người phía trước đều không có việc gì, Long Thao Nhĩ càng yên tâm hơn.

Chẳng mấy chốc, tên Tiết cấp kia đã đọc tên của hắn ta: "Người tiếp theo, Long Thao Nhĩ"

Long Thao Nhĩ ra khỏi hàng, trong quá trình này, tất cả ánh mắt ở đây đều tập trung vào trên người hắn ta.

Hắn ta duy trì ngụy trang trước đó, cả người mặt ủ mày chau, mất hồn mất vía, có vẻ không hề hứng thú với vạn sự vạn vật đều, nghiễm nhiên vẫn đắm chìm trong bong ma, sa sút chán nản đả kích, không thể thoải mái.

Trong tình huống vạn người nhìn chằm chằm này, hắn ta không thể né tránh, dù cái gương kia có vấn đề gì, hắn ta cũng phải đi qua!

Nghĩ vậy, hắn ta chậm rì rì đi lên trước.

Rõ ràng thái độ của Tiết cấp và Trượng Trực với Long Thao Nhĩ ôn hòa hơn rất nhiều.

Ngay cả Niếp Bích Lưu cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì với vị học sinh Ngọc Lân thư viện Lưu Lam hoàng triều vốn có tiền đồ tốt đẹp, lại vì gấp rút tiếp viện Cửu Nghi sơn mà có một suy nghĩ sai lầm lạc lối.

Nhưng hiện tại để phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, tất cả phạm nhân khu chữ "Hoàng" đều phải tiến hành kiểm tra, bất kỳ một người nào cũng không thể bỏ qua!

Thân là Tiết cấp trưởng khu chữ "Hoàng", cho dù trong lòng Niếp Bích Lưu hơi tiếc hận vị hậu bối tuổi trẻ này, nhưng cũng không công khai thiên vị hắn ta, cũng nên giải quyết việc chung.

Lúc này, Long Thao Nhĩ đứng ở trước gương.

Chương 1394: Người hạ chú (2)

Nhưng khác với tất cả mọi người phía trước, những người phía trước đều sau ba tức trong kính mới dần xuất hiện một hình dáng khó mà thấy rõ.

Nhưng Long Thao Nhĩ vừa đến gần, trong kính lập tức xuất hiện một bóng người thon gầy, hung ác nham hiểm, khí tức của hắn ta như vực sâu như núi, vô cùng cường đại. Ma khí quanh quẩn quanh người, huyết quang ngập trời, vẻ hung lệ đã thành thực chất mấy phần.

Long Thao Nhĩ khẽ giật mình, toàn bộ Tiết cấp và Trượng Trực xung quanh đều giật mình!

Con ngươi Niếp Bích Lưu đột nhiên trợn to, thần niệm lập tức khóa chặt Long Thao Nhĩ.

Lúc này, cuối cùng Long Thao Nhĩ đã kịp phản ứng, đây là Tam Sinh Nhân Quả kính! Một trong những pháp bảo trấn tông Cửu Nghi sơn!

Đáng chết!

Hắn ta khôi phục trí nhớ kiếp trước không được đầy đủ!

Vừa rồi không thể nhận ra nội tình của Tam Sinh Kính này trước!

Nghĩ tới đây, Long Thao Nhĩ không do dự chút nào, lúc này bỏ chạy về phía khu chữ "Thiên"

"Để ý những người khác!"Niếp Bích Lưu phân phó một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một cơn gió mát, đuổi theo Long Thao Nhĩ.

Vèo!

Tiết cấp trưởng tu vi Hóa Thần k, cao hơn Long Thao Nhĩ rất nhiều, gần như trong chớp mắt đã đuổi kịp đối phương!

Không chút do dự, Niếp Bích Lưu đánh một chưởng về phía Long Thao Nhĩ Ầm!

Long Thao Nhĩ không hề có sức đánh trả, bị đánh cho điên cuồng nôn máu tươi ngay tại chỗ, rơi xuống từ giữa không trung, đã bị trọng thương!

Niếp Bích Lưu lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Khí tức của Long Thao Nhĩ hỗn loạn, sắc mặt xám xịt, nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự khí thế quanh người đột nhiên bùng lên.

Niếp Bích Lưu lập tức thay đổi sắc mặt, đối phương muốn tự bạo!

Hắn ta vội vàng muốn ra tay ngăn cản, lại đã không kịp.

Oanh! !!

Long Thao Nhĩ lập tức nổ tung, huyết nhục xương cốt nội tạng óc đủ loại bay lả tả vẩy xuống như một cơn mưa rào đỏ trắng đan xen.

Toàn bộ hẻm núi khẽ run lên, vách đá xung quanh chịu xung kích, lớp nham thạch bên ngoài rì rào bong ra từng màng, trong chốc lát trong cốc cát bay đá chạy, bụi đất tràn ngập.

Một lát sau, Niếp Bích Lưu sắc mặt âm trầm trở lại bên cạnh Tam Sinh Nhân Quả kính.

Vẻ mặt một đám Tiết cấp và Trượng Trực đều phức tạp, hỏi:

"Tiết cấp trưởng, tình huống như thế nào?"

Niếp Bích Lưu khẽ lắc đầu, nói: "Đợi lát nữa lại nói việc này."

Chợt phân phó: "Tiếp tục kiểm tra"

"Được." Thấy thế, trong lòng đám người trông coi sầu lo nhưng vẫn lập tức nói: "Người tiếp theo, Vương Ốc"

Phạm nhân tên là Vương Ốc ra khỏi hàng, cất bước tiến lên.

Lần này, giống mấy phạm nhân Khương Du Nghĩa, sau ba tức trong kính mới dần xuất hiện một hình dáng đại khái...

Niếp Bích Lưu nhẹ gật đầu, Tiết cấp mới lập tức phân phó:

"Người tiếp theo."

Chẳng mấy chốc, các phạm nhân lần lượt đi đến trước bảo kính, tiến hành loại bỏ.

Có Long Thao Nhĩ làm ví dụ, tiếp theo dù là ai tiến lên, bao gồm người đã từng là đồng môn của bọn họ, thậm chí cả tù phạm chính đạo hậu bối thân thiết, rất nhiều Tiết cấp và Trượng Trực đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thả lỏng...

Hơn nửa ngày sau, tất cả phạm nhân khu chữ "Hoàng" kết thúc kiểm tra.

Niếp Bích Lưu nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không bỏ sót ai, trầm giọng nói: "Xem ra, người hạ chú lần này cũng chỉ có một mình Long Thao Nhĩ."

Niếp Bích Lưu lại nói tiếp: "Đáng tiếc vừa rồi ta chưa thể ngăn cản hắn tự bạo, nếu không có thể ép hỏi ra nhiều manh mối hơn."

"Ma đạo tặc tử lại dám trà trộn vào nơi đây, nhất định có rất nhiều thủ đoạn cực đoan." Đám Tiết cấp và Trượng Trực khẽ lắc đầu, an ủi: "huống chi hắn còn lấy thân phận học sinh Lưu Lam hoàng triều đến đây, nếu không phải Tam Sinh Nhân Quả kính, chỉ sợ đến nay chúng ta còn bị lừa..."

"Thật không ngờ, Long Thao Nhĩ này lại là Ma môn ngụy trang...

Chẳng trách mấy ngày nay hắn vẫn tỏ ra ngơ ngác, hóa ra là vì đề phòng lộ ra sơ hở!"

"Độ Ách uyên chưa hề xảy ra chuyện nguyền rủa này, những ngày qua chúng ta lặp đi lặp lại điều tra, từ đầu đến cuối không tra ra ngọn nguồn nguyền rủa, hóa ra kẻ cầm đầu là Long Thao Nhĩ này... Thật là ngoài dự đoán..."

"Cũng may phát hiện ra sớm, mục đích lần này của Long Thao Nhĩ tuyệt đối không đơn giản chỉ là chú sát phạm nhân khu chữ 'Hoàng...

"Vừa rồi phương hướng hắn bỏ chạy, hình như là khu chữ "Thiên...

Tư Hồng Diệu Ly không hề thay đổi sắc mặt lắng nghe, nhưng trong lòng lại có sự hoảng sợ không tên.

Trong số phạm nhân khu chữ "Hoàng" cần được kiểm tra, còn có một người.

Bùi Lăng ngụy trang Ngô Tầm An, từ đầu tới đuôi đều không bị điểm tên!

Nhưng hiện tại bao gồm cả Tiết cấp trưởng Niếp Bích Lưu, lại không ai nhớ kỹ Bùi Lăng? !

Vừa rồi vị Long Thao Nhĩ kia cũng lấy thủ đoạn không muốn người ta biết tiến vào Độ Ách uyên, thấy đối phương bại lộ thân phận trước cái gương của Niếp Bích Lưu, nàng còn lo lắng liệu Bùi Lăng có xảy ra chuyện hay không, không ngờ thủ đoạn của Thánh Tử càng cao minh hơn!

Lúc này, Niếp Bích Lưu phân phó: "Kiểm tra đã kết thúc, để phạm nhân tiếp tục làm việc, mỗi người chúng ta quản lí chức vụ của mình"

Đám người vội nói: "Vâng."

Niếp Bích Lưu quay người rời đi, Tư Hồng Diệu Ly đi theo sau lưng mọi người, chỉ chốc lát sau đông đảo người trông coi đã biến mất trong ở hẻm núi.

Chương 1395: Gió nổi mây vần

Khu chữ "Thiên:

Địa sát chỉ khí xông lên trời không, sát khí thưa thớt mưa bụi bồng bềnh đây vực sâu.

Trong huyệt động trên trăm xiềng xích trói buộc, tu sĩ áo bào xám La Đô đột nhiên nhận ra cái gì đó, mở choàng hai mắt ra.

Đúng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn âm trầm truyền vào trong tai hắn ta: "Người vừa tự bạo là người bên Luân Hồi tháp ngươi, thất bại rồi?"

Sắc mặt La Đô bình tĩnh, truyền âm trả lời: "Đúng là khí tức Luân Hồi Tử"

Giọng kia nói: "Động tĩnh quá lớn, chắc chắn bên ngụy đạo cũng phát hiện."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc vị kia sẽ tới tăng cường giới luật nơi đây."

"Luân Hồi tháp Luân Hồi Tử các ngươi quá ngu!"

"Cứ thế lãng phí một cơ hội."

La Đô hừ lạnh một tiếng, nhìn vết nứt nhỏ bé trên một sợi xiềng xích trong đó, không để ý đến đối phương.

Khu chữ "Hoàng", lòng đất.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận, Bùi Lăng đang tu luyện.

Bỗng nhiên, Truyền Âm Phù lơ lửng trước mặt hắn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là Tư Hồng Diệu Ly đang cố gắng liên lạc với hắn.

Chỉ có điều, hiện tại Bùi Lăng đang bị hệ thống uỷ thác, thân thể không bị khống chế, lại chỉ có thể mặc cho ánh sáng nhạt trên Truyền Âm Phù sáng lên hồi lâu, cho đến cuối cùng dập tắt...

Một canh giờ sau.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, cảm nhận tu vi của bản thân tỉnh tiến, hắn cầm lấy Truyền Âm Phù trước mặt, hơi thôi động giống như trước đó, sau đó lại buông nó xuống, chờ đợi bên Tư Hồng Diệu Ly phản ứng.

Sau khoảng một khắc, Truyền Âm Phù lại sáng lên ánh sáng nhạt.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, rót vào một luồng pháp lực, bên trong lập tức vang lên giọng Tư Hồng Diệu Ly: "Hiện tại ta một mình, an toàn."

"Ta cũng thế" Bùi Lăng ngắn gọn hỏi: "Chuyện gì?"

Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng nói: "Kiểm tra đã kết thúc, Tiết cấp trưởng không phát hiện thiếu Thánh Tử. Hơn nữa, hiện tại đã xác nhận người thi triển nguyền rủa là một vị đệ tử Thánh đạo khác trà trộn vào đây. Đối phương dùng thân phận học sinh Ngọc Lân thư viện Lưu Lam hoàng triều, tên là Long Thao Nhĩ"

"Chỉ là hắn bị Tiết cấp trưởng tự mình truy sát, đã tự bạo"

"Bởi vì chết rất nhanh, Tiết cấp trưởng chưa thể tra ra thân phận cụ thể của hắn"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức sững sờ, người thi chú là Long Thao Nhĩ.

Không phải mình?

Là bên chính đạo kia tính sai rồi?

Hay là vị Long Thao Nhĩ kia giống hắn, cũng bố trí nguyền rủa ở khu chữ "Hoàng"?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thầm thở phào, bất kể nói thế nào, Long Thao Nhĩ này thật sự là một người tốt!

Hiện tại một mình đối phương gánh chịu tất cả tội danh, hắn đã an toàn.

Thấy Tư Hồng Diệu Ly không có chuyện gì khác muốn nói, Bùi Lăng lập tức nói: "Không sai! Tiếp theo, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, không có việc đặc biệt quan trọng, đừng làm phiền"

Tư Hồng Diệu Ly cung kính nói: "Vâng:

Từ lần trước tỏ lòng trung thành, nàng đã vô thức nhập vai, đối xử với Bùi Lăng như chúa công chứ không phải một đồng môn cùng thế hệ.

Lúc này, cho dù không phải nói chuyện ở trước mặt, vẻ mặt lúc trả lời cũng rất cung kính.

Chỉ nghe trong Truyền Âm Phù tiếp tục truyền ra giọng Bùi Lăng: "Ta muốn bắt đầu tu luyện, cứ vậy đã."

Tư Hồng Diệu Ly vội nói: "Hiểu rõ.

Còn chưa nói hết câu, Truyền Âm Phù đa dập tắt.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận, Bùi Lăng thu hồi phù lục, hoàn toàn yên lòng.

Hiện tại hắn không cần phải để ý đến việc nguyền rủa, đã có thể một lòng một ý tu luyện!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải] "

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua nửa năm.

Đại chiến chính ma vẫn trong quá trình tiến hành, năm tông chính đạo liên thủ cùng chống chọi với tứ đại Ma môn, đôi bên có thắng có bại, trong chốc lát giằng co không xong.

Nạn lửa binh đao đang rất nặng nề, vô số sinh linh trôi dạt khắp nơi nhưng chiến sự không hề có ý chấm dứt.

Một vị trưởng lão Cửu Nghi sơn nào đó cùng một vị hộ pháp Thiên Sinh giáo gặp nhau ở Triệt Châu, đôi bên nhanh chóng xảy ra đại chiến, đánh tròn thời gian nửa tháng khiến toàn bộ Triệt Châu phong vân biến sắc, núi lở nứt ra... Cuối cùng lưỡng bại câu thương, không thể không tự quay lại tông môn an dưỡng.

Một vị trưởng lão Trọng Minh tông nào đó bị chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang chém giết.

Một vị tướng quân Lưu Lam hoàng triều nào đó, lúc giúp đỡ Cửu Nghi sơn trấn thủ Trấn Ma quan, bởi vì nhất thời vô ý trúng kế của Vô Thủy sơn trang Tịch Chiêu Tử, thân tử đạo tiêu...

Trên chiến trường Ly Châu, hơn mười vị chân truyền chính ma chém giết đẫm máu.

Trận chiến này đã kéo dài bảy ngày bảy đêm, tất cả mọi người đấu pháp kịch liệt gần như hao hết tất cả át chủ bài, chỉ dựa vào ý chí lực tiếp tục liều đấu.

Cuối cùng, chân truyền chính đạo dựa vào sự phối hợp không có chút lo nghĩ nào, chiếm cứ một chút ưu thế.

Chương 1396: Người thứ hai trong thế hệ trẻ Thánh đạo (1)

Nhưng chân truyền một phương Ma đạo thấy tình thế không ổn, đã dùng thuật pháp thần thông ra tay với phàm nhân trong thành trì gần đó, dùng cái này để ép chân truyền chính đạo trở về thủ, cuối cùng thành công rút đi.

Chiến báo như bông tuyết, ngày qua ngày bay các nơi.

Chân truyền Thiên Sinh giáo Nhậm Trạc Lân trải qua nhiều lần rèn luyện vào sinh ra tử, trước đây không lâu phá đan thành anh, khí tượng rộng rãi, nghi đã Tiên Anh thượng phẩm.

Vốn đây là một với việc vui với Thiên Sinh giáo.

Nhưng vì nửa năm trước Thiếu giáo chủ Kê Trường Phù chết, đến nay vị trí Thiếu giáo chủ vẫn trống chỗ, huynh đệ tỷ muội Kê Trường Phù vẫn đang nội đấu, nghe tin tức này đã quyết định liên thủ...

Luân Hồi tháp chân truyền Đồ Từ lấy khí thế chém giết chính diện rất nhiều tu sĩ chính đạo cùng cấp ở trong chiến sự, thuận thế phá vỡ Kim Đan, ngưng tụ thành Tiên Anh thượng phẩm.

Khác với Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ đã sớm Hóa Thần, cho dù Đồ Từ Ngưng Anh cũng không có chút uy hiếp nào với hắn ta.

Vì vậy, địa vị của Đồ Từ lập tức tăng vọt, đã trở thành phụ tá đắc lực của Thiếu Phù Đồ.

Ma đạo liên tục có hai vị chân truyền tấn thăng, khiến sĩ khí của đệ tử chính đạo trẻ tuổi hạ xuống, cũng may không lâu sau chân truyền Cửu Nghi sơn Thương Phù Phong phá đan thành anh, cũng là Tiên Anh thượng phẩm... Phương thức Ngưng Anh của hắn ta rất tương tự với Đồ Từ, chỉ có điều lại dùng trên trăm đệ tử Ma môn để huyết tế hợp tộc...

Sau đó không lâu, chân truyền Hàn Ẩm Kiếm tông Sở Vũ Thường Ngưng Anh...

Yến Tê thành Văn Nhân Mi Ngưng Anh...

Các chân truyền lần lượt tấn thăng, người thừa kế các tông cũng không rảnh rỗi.

Cửu Nghi sơn Đạo Tử và Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ liên tục giao thủ, đã bốn trận chiến đánh ngang tay.

Vô Thủy sơn trang Đế Tử đột nhiên nổi hứng, một mình giết vào Lưu Lam hoàng triều, muốn khiêu chiến Chung Quỳ Việt Cức vạn kiếp Hóa Thần trong truyền thuyết.

Nhưng dường như sau khi Chung Quỳ Việt Cức độ kiếp phải chịu đựng tổn thương vẫn chưa khôi phục, hai người giao thủ một lúc ngắn ngủi ở ngoài thành Lam Kinh, sau khi Vô Thủy sơn trang Đế Tử kiên trì mười chiêu, thành công thoát thân mà đi. Tuy hắn ta bại nhưng vinh, danh chấn toàn bộ Thánh đạo, trở thành người giỏi nhất dưới Thiếu Phù Đồ trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh đạo.

Thiếu thành chủ Yến Tê thành vì cứu sư muội, một người một ngựa xâm nhập vào địa bàn Thiên Sinh giáo một trong tứ tông ma đạo, ba tiến ba ra, giết rất nhiều người của Thiên Sinh giáo, trong chốc lát uy danh lan xa.

Thánh Nữ Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt phụng mệnh hộ tống tiền hàng trở về tông môn, trên đường gặp mai phục, rơi vào vòng vây của chính đạo, lẻ loi một mình đối mặt với mười mấy tên trưởng lão chính đạo vây công, đại chiến kéo dài năm ngày năm đêm, đánh đến mức trời trăng ảm đạm trời đất mù mịt, cuối cùng áo đen của nàng máu rơi tí tách, giết ra khỏi trùng vây.

Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng lại hành tung thay đổi không cố định, hoành hành ngang ngược trong nội địa năm tông, tàn sát vô số, cướp giật vô số, có thể nói tội lỗi chồng chất, số tiền thưởng đã đến mức khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối...

Về phần Thiên Cơ Tố Chân Thiên, nửa năm qua lại không thấy tăm hơi.

Nghe đồn nàng vào Thanh Yếu sơn thí luyện, cho tới nay chưa vều:

Đối với phần lớn sinh linh, đại chiến chính ma là hạo kiếp thật sự.

Nhưng tử vong và kỳ ngộ cùng tồn tại, thiên kiêu chín tông nhanh chóng trưởng thành trong trận nạn lửa binh đao quy mô cực lớn này, năng lực dân lộ ra, thế hệ tuổi trẻ nhanh chóng đuổi theo, còn như măng mọc sau mưa, khí thế rào rạt không thể ngăn cản.

Thời gian dần trôi qua, lấn át danh tiếng rất nhiều cự phách một đời trước...

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Hoàng", lòng đất.

Chân Không Hóa Linh đại trận.

Linh khí mờ mịt tràn ngập như sương sớm.

Bóng người ngồi xếp bằng ở trung tâm trận pháp không nhúc nhích, khí tức quanh người lưu chuyển như thủy triều lên xuống, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều khuấy linh vụ sôi trào một hồi lâu.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao!"

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, quyền khống chế thân thể khôi phục, Bùi Lăng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.

Yên ổn tu luyện nửa năm, tu vi pháp lực của hắn đã sắp tiếp cận Hóa Thần tiền kỳ đỉnh phong.

Nghỉ ngơi một chút, Bùi Lăng lại dùng linh thạch bố trí Chân Không Hóa Linh đại trận một lần nữa, đề phòng lúc mình tu luyện đến một nửa, đại trận không đủ tài nguyên mà mất đi hiệu lực.

Làm xong chuẩn bị, hắn đang muốn tiếp tục tu luyện, Truyền Âm Phù vẫn bày ở trước người đột nhiên sáng lên từng tia ánh sáng nhạt.

Ánh mắt Bùi Lăng lập tức ngưng tụ, sau khi hắn nói muốn bế quan tu luyện, trong nửa năm này Tư Hồng Diệu Ly vẫn không dám liên hệ với hắn. Hiện tại đột nhiên muốn tìm mình, chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng.

Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, lập tức thôi động phù lục, sau đó không nói một lời, yên tĩnh chờ đợi đối phương đáp lại.

Chẳng mấy chốc, giọng Tư Hồng Diệu Ly truyền ra từ bên trong:

"Thánh Tử, có hai việc quan trọng..."

Chương 1397: Người thứ hai trong thế hệ trẻ Thánh đạo (2)

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Nói."

Tư Hồng Diệu Ly cung kính nói: "Đại chiến chính ma càng ngày càng nghiêm trọng, tu sĩ cấp cao trong Độ Ách uyên liên tục bị điều đi, đã giảm đi rất nhiều. Đã rất lâu Chưởng tù và Tư viên không xuất hiện"

"Rất có thể, bọn họ đã không ở chỗ này:

"Hiện tại sự vụ trong Độ Ách uyên đều do mấy vị Tiết cấp trưởng phụ trách."

"Ta dự định gần đây sẽ ra tay, hoàn thành nhiệm vụ Tư Hồng thị giao cho ta."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhiệm vụ Tư Hồng thị giao cho Tư Hồng Diệu Ly là cứu một vị thiên kiêu Tư Hồng thị bị giam giữ ở nơi đây.

Vốn hắn không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng hiện tại cũng không muốn đối phương xảy ra chuyện.

Thế là, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, Bùi Lăng nói: "Nếu không có đủ tự tin, có thể đợi thêm một chút"

"Ít nhất đại chiến chính ma sẽ không kết thúc trong vòng mười năm"

"Trong mười năm đó, có rất nhiều cơ hội."

Hắn thầm nghĩ trong lòng, thời gian mười năm đủ để mình tu luyện đến cảnh giới càng cao thâm hơn.

Đến lúc đó, nếu Tư Hồng Diệu Ly thất bại, ít nhất hắn cũng có thể giữ một mạng cho đối phương.

"Đa tạ Thánh Tử nhắc nhở!" Lại nghe Tư Hồng Diệu Ly nói, "Nhưng cơ hội lần này, ta có nắm chắc ít nhất sáu phần mười trở lên, đủ để thử một lần."

"Chỉ là không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của Thánh Tử không?"

Chắc chắn sáu phần mười đã dám ra tay?

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, chợt lắc đầu, gọn gàng dứt khoát trả lời: "Đợi thêm một năm."

Tư Hồng Diệu Ly lập tức rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói:

"Vâng."

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Còn có một việc là gì?"

Trong Truyền Âm Phù do dự một lát, mới tiếp tục truyền ra giọng Tư Hồng Diệu Ly: "Tông Chủ phu nhân truyền tin cho ta, nghe ngóng vị trí hiện tại của Thánh Tử..."

Hả? !

Tư Hồng Khuynh Yến muốn tới Độ Ách uyên tìm hắn? !

Bùi Lăng khẽ giật mình, Độ Ách uyên là lao ngục do năm tông chính đạo liên thủ xây thành, Tư Hồng Khuynh Yến tới lao ngục này cùng hắn...

Mặc dù nói điều này cực kỳ kích thích, nhưng... Cái này là không muốn sống nữa? ?

Không được!

Tuyệt đối không thể để đối phương tới!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Không được nói cho nàng biết."

Tư Hồng Diệu Ly lập tức trả lời: "Được. Lần trước ta đã nói không biết với phu nhân. Ngày mai sẽ nói với phu nhân, không tìm được Thánh Tử ở trong Độ Ách uyên."

Còn chưa nói hết câu, nàng lại nhanh chóng nói: "Trước vậy đã, bên ta có việc."

Bùi Lăng nói: "Ừm."

Truyền âm kết thúc, Bùi Lăng lại kiểm tra trận pháp và tài nguyên tu luyện cần thiết một chút, phát hiện không có vấn đề, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong một tòa tiểu lâu bày biện đơn giản, trên mặt bàn gần cửa sổ trưng bày một bình mai, trong bình cắm mấy nhánh hoa cỏ màu hồng nhạt không biết tên, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

Rèm châu buông xuống, dưới rèm điểm xuyết từng cái linh đan bằng bạc lớn khoảng ngón cái.

Trong căn phòng này tràn ngập sự yêu thích và mất thẩm mỹ đặc biệt của thiếu nữ ngây thơ.

Vẻ mặt Tư Hồng Diệu Ly bình thản đứng dậy từ trong bồn tắm điêu khắc hoa cỏ, vừa thay xong váy áo đã có một nữ Tiết cấp gõ cửa mà vào.

Nữ Tiết cấp này mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh, trên trán mang theo về u sầu nhàn nhạt, sau khi đi vào, lập tức nói: "Tống sư muội, lại có phạm nhân vi phạm quy củ, kính xin sư muội nhanh chóng đến xử trí."

"Phạm nhân này tính tình bướng bỉnh, nếu không thể dạy dỗ hắn tử tế, chỉ sợ lại cổ vũ hắn phách lối ngang ngược, có thể nói là hậu hoạn vô tận."

"Cho nên, kính xin sư muội đừng nhân từ nương tay."

Tư Hồng Diệu Ly gật đầu nói: "Được."

Thế là đi theo sau lưng nữ Tiết cấp này đến hẻm núi hành hình.

Trên đường đi vắng ngắt không thấy bóng người.

Hai người thuận miệng trò chuyện vài câu: "Nghe nói vài ngày trước đó lại điều đi một vài sư huynh sư tỷ ở khu chữ 'Huyền'?"

"Đúng vậy."

"Cũng không biết khi nào chiến sự mới có thể bình ổn"

"Ừm"

Chẳng mấy chốc, bởi vì nữ Tiết cấp kia không muốn nói nữa, bọn họ đều im lặng.

Trong lòng Tư Hồng Diệu Ly cũng biết rõ vì sao, bởi vì đại chiến thảo ngụy đang diễn ra hừng hực, toàn bộ mấy vị sư huynh sư tỷ của nữ Tiết cấp này đã chiến tử.

Vì vậy, gần đây cảm xúc của đối phương vô cùng sa sút.

Ha ha!

Nguy đạo đúng là ngụy đạo, không phải Tư Hồng thị và Chu gia của nàng cũng có rất nhiều con cháu chết trận sao?

Nàng không bị ảnh hưởng một chút nào!

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Diệu Ly cũng lười an ủi đối phương, trong nửa năm qua nguyền rủa mà Thánh Tử hạ ở khu chữ "Hoàng" kia, chẳng những không biến mất, hơn nữa chưa từng yếu bớt.

Vì vậy bây giờ sự vụ ở khu chữ "Hoàng" đều bắt đầu từ giữa trưa, kết thúc trước ánh bình minh ngày kế tiếp.

Thoạt đầu, phát hiện nguyền rủa không biến mất, rất nhiều Tiết cấp và Trượng Trực còn nghi ngờ.

Chương 1398: Tra tấn

Nhưng sau khi Tiết cấp trưởng kiểm tra một lượt, đã tìm được giải thích từ trong điển tịch: Trong nguyền rủa có một bộ phận rất đặc thù, sẽ không bị sự sống chết của người thi chú ảnh hưởng.

Long Thao Nhĩ đã đền tội, mặc dù nguyền rủa này rất rắc rối nhưng cũng không cần lo lắng.

Dù sao sẽ không chuyển biến xấu nữa.

Nếu không phải Niếp Bích Lưu đã từng thăm dò mình, Tư Hồng Diệu Ly còn tưởng vị Tiết cấp trưởng này đã bị Thánh Tử âm thầm khống chế...

Lúc này, hai người bước vào hẻm núi dựng rất nhiều giá sắt đen.

Một phạm nhân dáng người khôi ngô, xấu xa hung ác đã bị hai tên Tiết cấp mang đến nơi đây, cột vào bên trên giá sắt đen.

Khí tức phun trào quanh người phạm nhân lại là tu vi Nguyên Anh kỳ.

Trong đôi mắt tam giác của hắn ta có ánh sáng bắn ra xung quanh, lúc nhìn người khác còn mang theo sự ngang ngược như dã thú.

Thấy Tống sư muội đã đến đây, hai tên Tiết cấp kia còn có việc khác phải làm, đều lần lượt lui ra.

Ngay sau đó, nữ Tiết cấp kia cũng nói: "Chúng ta còn có việc, nhiệm vụ tiếp theo giao cho Tống sư muội."

Vốn từ khi Tư Hồng Diệu Ly tiến vào Độ Ách uyên đã có Trượng Trực Tiêu Giám dẫn dắt, hiếm khi ra tay.

Nhưng tháng trước Tiêu Giám cũng bị điều đi, số Trượng Trực còn lại trong Độ Ách đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vì vậy, lần hành hình này chỉ có thể để Tư Hồng Diệu Ly giải quyết một mình.

Ba tên Tiết cấp rất không yên tâm, bất đắc dĩ hiện tại số lượng Tiết cấp giảm đi trên diện rộng, bọn họ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể căn dặn vài câu, rồi vội vàng rời đi.

Chẳng mấy chốc, theo tiếng bước chân đi xa, trong hạp cốc chỉ còn lại Tư Hồng Diệu Ly và tên phạm nhân kia.

Phạm nhân kia nghiêng đầu nhìn Tư Hồng Diệu Ly, thấy vẻ ngoài của nàng nũng nịu nhát gan, có vẻ yếu đuối, lập tức cười gằn uy hiếp: "Tiểu nương môn, thành thật thả lão tử xuống, nếu không...

Phốc! !

Còn chưa nói hết, một đoạn đầu lưỡi vẫn run nhè nhẹ trực tiếp rơi xuống đất.

Phạm nhân khẽ giật mình, chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Tư Hồng Diệu Ly mặt không thay đổi cong ngón tay búng ra, một chùm huyết tuyến ướt át lập tức khâu chặt cái miệng của phạm nhân lại.

Tiếng kêu thắm thiết của phạm nhân kia im bặt, nhưng hai mắt hắn ta trợn lên, trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, quanh người không ngừng run rẩy, co rút, rõ ràng lại càng đau đớn hơn!

Hiện tại, cuối cùng phạm nhân đã không còn ồn ào, Tư Hồng Diệu Ly khẽ gật đầu, đi vào Độ Ách uyên nửa năm, cuối cùng đã có thể tự hành hình một lần!

Nàng không hề do dự lấy ra một thanh đao nhỏ sáng như tuyết.

Loại đao này cũng không hiếm có, thợ thủ công trong cửa hàng vật liệu da thường dùng để lột da.

Cân nhắc tiểu đao một lúc, thuần thục xoay chuyền đao ở trong lòng bàn tay, Tư Hồng Diệu Ly thở dài ở trong lòng, dù sao cũng là địa bàn ngụy đạo, vẫn nên thu liễm một chút mới được...

Thế là, một tay nàng đè lại đỉnh đầu phạm nhân, một tay khác cầm tiểu đao cắt dọc theo xương sọ đối phương...

Ỗ...

Tiếng nghẹn ngào đau đớn ngột ngạt, xen lẫn một tiếng trầm đục khiếp người nào đó, quanh quẩn trong hạp cốc đã tràn ngập máu tanh nhiều năm.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu...

Khu chữ "Thiên".

Sát khí ngưng tụ thành mưa bụi tầm tã rơi xuống, trong tòa huyệt động nào đó dưới vực sâu.

La Đô từ từ nhắm hai mắt, pháp lực lưu chuyển quanh người, đột nhiên hắn ta mở mắt, bộc phát ra!

Pháp lực mênh mông kích thích giới luật nơi đây không ngừng trừng trị, chỉ một lát sau đã nhỏ xuống vô số vết máu trên mặt đất trong hang động.

Chỉ có điều, La Đô nhìn như không thấy, không để ý.

Dù chỉ bộc phát một lát đã thương tích đầy mình, nhưng một sợi trong hơn trăm xiềng xích khóa hắn ta lại đã phủ kín vết nứt...

Trong thời gian ngắn mất quá nhiều máu, lại thêm giới luật trừng phạt, khiến La Đô không nhịn được bắt đầu thở dốc từng ngụm, trong lòng của hắn ta âm thầm tính toán, nửa năm trước Luân Hồi Tử tự bạo mà chết, vốn tưởng động tĩnh như vậy chắc chắn sẽ khiến vị kia chú ý đến, tự mình đến tăng cường giới luật nơi đây.

Nhưng không ngờ nửa năm trôi qua, từ đầu đến cuối vị kia không hề xuất hiện.

Ngược lại bởi vì trước đó giới luật nơi đây đã bị suy yếu, theo thời gian trôi qua, bọn họ góp nhặt càng ngày càng nhiều lực lượng.

Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ có thể tránh thoát trói buộc, phá vỡ phong ấn chồng chất ở nơi đây, khôi phục sự tự do!

Lúc này, một giọng nói khàn khàn âm trầm truyền vào trong tai La Đô: "Lâu như vậy cũng không có ai tới tăng cường giới luật, vị kia không ở Độ Ách uyên!"

La Đô bình tĩnh nói: "Yên tâm đừng vội. Ngoại trừ vị kia, trong Độ Ách uyên này còn có hai tiểu bối cần phải chú ý."

"Dù sao, hiện tại chúng ta cũng bị phong ấn lực lượng"

Tiếng nói kia lặng lẽ nói: "Điều này đơn giản, ta đã có thể sử dụng một phần lực lượng, lần này sẽ lấy ra một sợi thần hồn bản nguyên, đoạt xác một hậu bối cấp thấp bên ngoài khu chữ "Thiên"

"Nếu hai tiểu bối kia cũng không ở đây, chúng ta không cần lo lắng nữa!"

La Đô trầm ngâm một lát, chợt gật đầu nói: "Cách này có thể thực hiện."

Tiếng nói kia không lên tiếng nữa, dường như đã bắt đầu tế luyện thần hồn bản nguyên...

Chương 1399: Vẫn là Độ Ách uyên yên ổn hơn... (1)

Khu chữ "Hoàng", lòng đất.

Trong trận pháp, linh khí hình thành mây mù tuỳ tiện tụ tán, Bùi Lăng đang tu luyện.

Lúc này tâm trạng hắn rất tốt.

Độ Ách uyên thật sự là chỗ tốt, yên tĩnh, an toàn, không ai làm phiền...

Từ sau khi hắn kích hoạt hệ thống, chưa từng yên ổn tu luyện thế này.

Lúc trước, từ ngày đầu tiên bái nhập Trọng Minh tông đã là gió tanh mưa máu, động một tí là khó giữ được tính mạng, đến mức lên xuống chập trùng.

Về sau Thi Đấu Ngoại Môn, dần bộc lộ tài năng, trực tiếp dẫn tới sự truy sát của chân truyền đệ tử Tô Chấn Hòa...

Sau đó vào nội môn, được Lệ thị mời chào, đan thành nhất phẩm, nhiệm vụ chân truyền, chính vị Thánh Tử... Mỗi một lần hắn đều tưởng mình có thể yên ổn tu luyện, kết quả lần lượt rước lấy rắc rối càng lớn hơn!

Cho tới bây giờ, nửa thiên hạ này đã truy nã hắn, Tông Chủ bản môn cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lại tìm được hoàn cảnh tu luyện hoàn mỹ mà lúc trước vẫn mong ước ở trong ngục giam này.

Vốn còn dự định chờ mình có tu vi cao hơn, không sợ Tô Ly Kinh, sẽ rời khỏi Độ Ách uyên về Trọng Minh tông tu luyện.

Nhưng hiện tại xem ra...

Cần gì rắc rối như vậy?

Hắn hoàn toàn có thể mãi ở trong Độ Ách uyên!

Đợi đến lúc tài nguyên tu luyện không đủ, lại đi ra ngoài một chuyến, tìm Lệ thị đòi một nhóm tài nguyên, sau đó trở về tiếp tục tu luyện...

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra thần hồn bản nguyên, hệ thống tặng miễn phí cho ngài..."

Hả? !

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đường vân đỏ sậm trên người nhanh chóng lưu động, trong giây lát đã hóa thành một bóng dáng tinh tế yểu điệu ở sau lưng.

Trong chớp mắt thân hình Mạc Lễ Lan hoàn thành ngưng tụ, lập tức mở ra tròng mắt màu trắng thuần.

Thân thể nàng trắng nõn yểu điệu như dùng một khối ngọc hoàn mỹ điêu khắc thành, oánh nhuận rực rỡ.

Vẻ mặt nàng hơi giãy giụa, lại phát hiện bây giờ mình không thể khống chế thân thể, bóng tối quanh người sền sệt như thực chất, sau khi nhanh chóng co lại một hồi đã hóa thành một kiện pháp y màu đen kiểu dáng đơn giản như chiến bào, trong nháy mắt đã ăn mặc chỉnh tề.

Ngay sau đó, bóng dáng của nàng lập tức biến mất trong bóng đêm.

Khu chữ "Thiên".

Sát khí bồng bềnh như mưa bụi rơi vào tòa hang động nào đó.

Bên trong tòa hang động này khóa lại một áo tù phạm bào trắng, trông tên tù phạm này chỉ khoảng hơn hai mươi, trên đầu đeo một cái vòng vàng đã ảm đạm, dù là tù nhân lại bị khóa ở trong nhà tù vô cùng đơn sơ này, nhưng dáng vẻ vẫn ưu nhã, trên áo bào trắng không thấy chút nếp nhăn nào.

Khuôn mặt hắn ta xinh đẹp trắng nõn, mi dài mắt sáng, trong hình dáng ôn nhu mang theo góc cạnh như nam như nữ, không phân biệt rõ giới tính.

Lúc người mặc áo bào trắng ngồi ngay ngắn, trên trăm xiềng xích xuyên qua quần áo, đâm thẳng vào huyết nhục, xuyên qua vai, vô số phù văn lặng yên sáng tắt, áp chế gắt gao tu vi lực lượng.

Lúc này, người này nhắm mắt không nói, khí tức lưu chuyển quanh người, trong giây lát một đám ánh sáng màu vàng óng lặng nhàn nhạt yên lặng hiện ra từ mi tâm của hắn ta.

Trong chớp mắt đám ánh sáng vàng ấy rời khỏi thân thể, sắc mặt tù phạm áo bào trắng lập tức trắng bệch, cùng lúc đó huyết nhục hắn ta nhanh chóng da tróc thịt bong, máu tươi nhuộm đồ áo bào trắng.

Nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý tới những điều này, chỉ dùng ánh mắt mong chờ nhìn chút thần hồn bản nguyên trước mặt.

Nếu giới luật nơi đây chưa từng suy yếu, nếu không phải vất vả tích lũy trong thời gian nửa năm này, dù như thế nào hắn ta cũng làm không được điều này.

Nhưng bây giờ... Thiên thời địa lợi nhân hoà, đã đầy đủ!

Ha ha, hắn ta có xuất thân tôn quý cỡ nào, dù ở trong Thiên Sinh giáo cũng là mệnh cách cao quý số một. Những tên ngụy đạo bẩn thỉu này cũng dám cầm tù hắn ta ở đây, hơn nữa còn là nhiều năm như vậy!

Thế nhưng, dám can đảm làm trái thiên ý, còn giam giữ loại ý chí thiên địa một phương như hắn ta ở đây, ngụy đạo nhất định sẽ tổn hao khí vận!

Nghịch thiên mà đi, sao lại không báo ứng!

Về phần hắn ta, là người đi theo thiên ý lại bị giam giữ ở đây, không biết rèn luyện bao nhiêu tiểu bối ngụy đạo, cùng kẻ đến sau ở khu chữ "Thiên", dưới sự tích lũy của công đức, một khi thoát khỏi vòng vây chắc chắn tu vi tăng mạnh.

Ha ha, lâu rồi không thả lỏng gân cốt, chờ sau khi thoát khỏi vòng vây, hắn ta sẽ giết sạch thiên hạ, lấy đó để tế tự những năm gần đây mình phải chịu tịch mịch.

Đầu tiên là Độ Ách uyên này, rất nhiều sinh linh nơi đây hội tụ cùng một chỗ, phù hợp làm tế phẩm.

Cho nên, không thể bỏ qua một người sống nào, nhất định phải giết sạch toàn bộ.

Có thể lọt mắt xanh của vị thiên ý là hắn ta, thật sự là vinh hạnh suốt đời của những sinh linh cấp thấp này, có lẽ những sư trưởng thân hữu của đám sinh linh cấp thấp này cũng biết ơn hắn ta cả đời.

Lúc này, thần hồn bản nguyên đã hoàn toàn tách ra, tiếp theo là tìm một tu sĩ cấp thấp tâm chí không kiên định, cướp đoạt nhục thân của hắn ta, hoàn thành đại kế của mình.

Chương 1400: Vẫn là Độ Ách uyên yên ổn hơn... (2)

Mặc dù rất nhiều tu sĩ cấp thấp nơi đây đều xuất thân ti tiện, căn bản không xứng bị hắn ta đoạt xác, nhưng lúc gặp việc phải khéo léo thay đổi, coi như tu sĩ bị đoạt xác kia có tổ tiên tích đức, mình cũng không so đo...

Đang nghĩ ngợi, tù phạm áo bào trắng đột nhiên cảm giác được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn phía trên vực sâu.

Chỉ thấy trong địa sát chỉ khí như khói đặc cuồn cuộn, một bóng đen gần như hòa với sát khí thành một thể, đang nhanh chóng tới gần hang động của hắn ta.

Tù phạm áo bào trắng chưa thấy rõ về ngoài của đối phương, ngay sau đó Mạc Lễ Lan đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta.

Nàng mặc áo bào đen phần phật, dáng vẻ uyển chuyển, vẻ ngoài mềm mại xinh đẹp, khí tức quanh người vô cùng hỗn loạn, toàn thân tản ra một luồng bạo ngược không rõ ý nghĩa, chỉ một đôi tròng mắt thuần trắng không thấy con ngươi yên tĩnh nhìn về phía tù phạm áo bào trắng.

Thấy người vừa tới không phải mấy vị bên trong Độ Ách uyên kia, tu vi lại chỉ có Hóa Thần, tù phạm áo bào trắng lập tức cười lạnh.

Cảnh giới Hóa Thần cũng dám đến khu chữ "Thiên"?

Nhưng vậy cũng tốt.

Mặc kệ đối phương tới đây có mục đích như thế nào, hiện tại bộ thân thể này là của hắn ta!

Nghĩ đến đây, tù phạm áo bào trắng không chút do dự, lập tức điều khiển thần hồn bản nguyên của mình chui vào mi tâm Mạc Lễ Lan.

Đúng lúc này, sát khí xung quanh như cá mập ngửi thấy mùi tanh, sôi trào mãnh liệt, gào thét lao vào trong cơ thể Mạc Lễ Lan.

Tù phạm áo bào trắng thâm trầm nhìn Mạc Lễ Lan, thay đổi kế hoạch, đoạt xác một vị Hóa Thần có sự nguy hiểm không nhỏ, nhưng đối phương không nên chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn ta!

Nơi đây có vô cùng sát khí nồng đậm, hơn nữa còn ôm theo khí âm hàn đến từ lòng đất, tu sĩ Hóa Thần căn bản không có khả năng chịu được!

Điều này tương đương với một bộ nhục thân có sẵn, trực tiếp đưa đến trước mặt hắn ta.

Nhưng đối mặt với sát khí ăn mòn hùng hậu như thế, nữ tu trước mắt không có chút phản ứng nào.

Bao gồm thần hồn bản nguyên mà hắn ta dùng để đoạt nhục thân đối phương, vừa vào mi tâm đối phương đã như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh...

Chỉ trong nháy mắt, không hiểu sao hắn ta đã mất đi sợi bản nguyên này!

Vèo!

Mạc Lễ Lan chợt quay người trốn đi.

Cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất không thấy gì nữa trong sát khí, cuối cùng tù phạm áo bào trắng mới nhận ra điều gì đó, đây căn bản không phải Hóa Thần, mà là vật chứa của một sự tồn tại nào đó!

Toàn bộ khu chữ "Thiên" lập tức quanh quẩn tiếng rống tràn ngập sự tức giận...

Khuôn mặt Mạc Lễ Lan lạnh lùng, thân hình như điện bay ra khu chữ "Thiên". Trong vực sâu, từng tù phạm trong huyệt động cảm giác được, đều lộ ra vẻ nghi ngờ.

Sau đó, nàng nghênh ngang bay bên trên khu chữ "Địa" và khu chữ "Huyền".

Khu chữ "Địa", trong căn phòng huyền thiết, đám tù nhân rối rít nhíu mày lại, khí tức của nữ tu này rất xa lạ, quan trọng nhất là khí tức của nàng tràn ngập một loại hỗn loạn, bạo ngược không nói ra được... Điều này rất giống với một nơi nào đó mà bọn họ đã từng đi qua!

Phần lớn tù phạm khu chữ "Huyền" chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, đợi đến lúc lấy lại tinh thần đã không thấy bóng dáng của nàng nữa.

Cuối cùng, Mạc Lễ Lan trở lại khu chữ "Hoàng", trốn vào lòng đất...

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Chân Không Hóa Linh đại trận.

Linh khí mờ mịt như mây như sương, khuôn mặt Bùi Lăng mơ hồ.

Hắn đang bị hệ thống điều khiển tu luyện, nhưng trong lòng liên tục nghi ngờ.

Tình huống này là như thế nào?

Nửa năm qua tu luyện vẫn rất tốt, vì sao hệ thống đột nhiên đưa tặng cho hắn bản nguyên gì đó?

Hắn vừa cảm thấy Độ Ách uyên yên ổn, kết quả hệ thống này trực tiếp gây chuyện cho hắn!

Đánh giá kém!

Lần tu luyện này kết thúc, nhất định phải cho đánh giá kém!

Diều duy nhất may mắn là, lần này hệ thống đưa tặng không điều khiển bản thể của hắn đi tìm đường chết, mà dùng hóa thân của hắn.

Đang nghĩ ngợi, trận pháp bị chạm vào, Mạc Lễ Lan vừa sải bước ra, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, tròng mắt màu trắng tinh nhìn thẳng vào hắn đã hóa thành màu đỏ sậm đường vân, hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy lực lượng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn tăng hơn vừa rồi rất nhiều.

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng cảm thấy một luồng lực lượng cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ thuần túy đang bị luyện vào toàn thân hắn, tính cả hồn phách của hắn như đạt được một loại tẩm bổ nào đó, bắt đầu tăng cường rõ rệt...

Tu vi của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, còn như măng mọc sau mưa, chỉ chốc lát sau đã đạt đến Hóa Thần tiền kỳ đỉnh phong.

Bùi Lăng cực kỳ ngạc nhiên, lần này hệ thống đưa tặng thần hồn bản nguyên gì vậy, hiệu quả lại lợi hại như vậy? !

Gộp tất cả việc tu luyện của hắn ở Độ Ách uyên trong nửa năm qua, đều không có sự tinh tiến tu vi kinh người như lúc này!

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, trong cơ thể tự vận chuyển pháp lực, khí tức quanh người phun ra nuốt vào như thuỷ triều, đại dương mênh mông tùy ý, trong hệ thống uỷ thác đã bắt đầu hướng vượt qua Hóa Thần trung kỳ...

Chương 1401: Trượng Trực lệnh

Khu chữ "Hoàng".

Hẻm núi.

Giữa giá sắt đen san sát, một dòng máu tươi chậm rãi hội tụ, sau đó chậm rãi chảy xuôi theo khe hở viên đá đến chỗ trũng.

Trên máu tươi, một bộ huyết nhục chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra hình người đang co quắp ngọ nguậy.

Xem chừng thời gian hành hình sắp kết thúc, Tư Hồng Diệu Ly bấm niệm pháp quyết gọi ra một đoàn nước sạch, cẩn thận rửa sạch ngón tay của mình, sau đó tâm niệm vừa động, xương sọ bị ném ở cách đó không xa đột nhiên bay lên, một lần nữa đóng lên đỉnh đầu phạm nhân.

Ngay sau đó, nàng điều khiển tơ máu nhanh chóng khâu lại cho đối phương, bảo đảm hắn ta sẽ không vì đi đường không cẩn thận, mà óc trào ra.

Trong thất khiếu phạm nhân chảy ra vết máu đã lặp đi lặp lại khô cạn, ánh mắt ngây ngốc, toàn thân đều đang không ngừng co quắp.

Khắp nơi quanh người hắn ta đều là dấu vết bị khâu lại, nhất là ở miệng máu thịt be bét, đây là vì lúc trước giãy giụa khàn cả giọng, cưỡng ép dùng tơ máu khâu lại.

Lúc này, trong miệng của hắn ta là nước bọt trộn lẫn với vết máu sền sệt, không ngừng chảy xuôi xuống khóe miệng chưa từng khép lại, thấm ướt áo tù nhân.

Trong vòng nửa canh giờ, tên phạm nhân này đã bị tra tấn ngất đi mấy lần.

Nhưng mỗi một lần, hắn ta vừa vô cùng biết ơn vì mất đi tri giác, nhưng lại chịu hình phạt khéo léo của Tư Hồng Diệu Ly, đau đến mức không muốn sống giật mình tỉnh lại.

Liên tục lặp đi lặp lại, hiện tại ngay cả kêu thảm cũng không làm được, đã mất phản ứng với bất kỳ kích thích gì ở ngoại giới.

Xác nhận tơ máu đã khâu xong, lại kiểm tra sơ qua tình hình phạm nhân, vung tay đốt sạch vết máu xung quanh, Tư Hồng Diệu Ly sửa sang lại váy, nói: "Thời gian sắp đến, lần này coi như ngươi may mắn"

Lúc nàng nói lời này, giọng điệu rất bình thản, không có về hung ác và ngang ngược như các Trượng Trực khác.

Chỉ có điều, giọng nói bình thản không có gì lạ này rơi vào trong tai phạm nhân, hắn ta đột nhiên co lại như cá sống bị ném ở trên cái thớt gỗ, tuyệt vọng lại sợ hãi co quắp thân thể.

Vẻ mặt đờ đẫn cũng lập tức hóa thành sự sợ hãi thuần túy.

"Ô.." Phạm nhân hoảng sợ muốn chết, điên cuồng cầu xin tha thứ, chỉ có điều vì đầu lưỡi đã bị cắt đi, mặc cho hắn ta cố gắng như thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng gào thét mơ hồ không rõ, tiếp theo chuyển thành nghẹn ngào.

Hàng lông mày kẻ đen của Tư Hồng Diệu Ly cau lại.

Phạm nhân kia lập tức bị dọa đến cứng đờ, duy trì động tác ban đầu, không dám động đậy một chút nào.

Cũng may, vì đã đến giờ hành hình, cửa vào hẻm núi vang lên tiếng bước chân, hai tên Tiết cấp áo bào trắng hoa văn xanh cùng đi tới.

Tư Hồng Diệu Ly lập tức thu lại vẻ mặt.

"Tống sư muội." Hai tên Tiết cấp đi vào hẻm núi, tùy ý liếc nhìn phạm nhân, thấy mặc dù hắn ta có mấy vệt máu đen nhưng nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, thế là không để ở trong lòng, mà lo lắng hỏi Tư Hồng Diệu Ly: "Có quen không? Những phạm nhân này đều là loại không ra gì, có phải sư muội còn chưa ra tay hay không?"

"Không sao, về sau tra tấn nhiều lần, chậm rãi sẽ quen thuộc, đến lúc đó sẽ không nương tay nữa."

Tư Hồng Diệu Ly khẽ nói: "Đa tạ hai vị sư huynh chỉ điểm, vừa rồi ta thật sự không dám ra tay quá nặng."

Hai tên Tiết cấp lộ ra vẻ hiểu rõ, vừa cười vừa nói: "Không sao, ai cũng như thế, thêm mấy lần là tốt thôi."

Bọn họ vừa nói vừa đố phạm nhân xuống khỏi giá sắt, áp giải xuống dưới.

Trong toàn bộ quá trình, trước đó phạm nhân còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Xuyên qua đường hành lang chật hẹp, bị áp giải đến tận dải đất trung tâm khu chữ "Hoàng", hắn ta như đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, bước nhanh đến chỗ sâu, không dám ở lại chỗ này thêm chút nào.

Nhìn thấy tình cảnh này, hai tên Tiết cấp hơi nghi ngờ, hình như biểu hiện của phạm nhân này có chỗ nào đó không đúng lắm?

Chỉ có điều, hiện tại trong Độ Ách uyên không đủ người, bọn họ còn rất nhiều chuyện cần làm, cũng không có tâm tư để ý tới những điều này, nhanh chóng rời đi làm việc khác.

Sau đó mấy ngày, Tư Hồng Diệu Ly chính thức thực hiện chức trách Trượng Trực, lần lượt tra tấn mười mấy tên phạm nhân.

Tất cả phạm nhân từng bị nàng dùng hình, sau khi trở lại khu chữ "Hoàng", tất cả đều trở nên trung thực đến khác lạ, chẳng những không dám tiếp tục phạm tội, hơn nữa lúc làm nhiệm vụ khai thác đá mỗi ngày, cũng không dám lười biếng chút nào.

Thậm chí mấy tên được công nhận là cứng đầu bị những phạm nhân khác khiêu khích, chẳng những không lập tức ra tay đánh nhau như ngày thường, ngược lại yên lặng nhẫn nại, mặc cho đối phương giễu cợt xô đẩy, khúm núm, không hề có ý phản kháng, hình như có ý cố gắng chịu nhục.

Những điều này đều chạy không thoát đôi mắt những người để ý.

Trong thư phòng rộng rãi giữa lầu các nguy nga, ánh trăng huyết sắc chiếu vào từ song cửa sổ, nhuộm áo bào trắng của Niếp Bích Lưu thành màu ửng đỏ.

Hắn ta ngồi ngay ngắn sau án thư, đang vung bút như múa phê duyệt một phần phần công văn.

Trong giây lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó vang lên giọng Tư Hồng Diệu Ly: "Tiết cấp trưởng, tìm ta có việc gì?"

Chương 1402: Gặp một người giết một người (1)

"Vào rồi nói." Niếp Bích Lưu phân phó, chờ nàng đẩy cửa đi vào bên trong, đứng ở trước án thư, lúc này mới buông bút son xuống, chậm rãi nói: "Ta đã nhìn rõ ràng biểu hiện của ngươi trong mấy ngày nay, không tệ!"

"Chức Trượng Trực lệnh khu chữ 'Hoàng' trống chỗ đã lâu, nếu Tống sư muội thuận tiện, ta muốn để ngươi đảm nhiệm"

"Về sau toàn bộ việc hành hình khu chữ 'Hoàng' đều do sư muội tự sắp xếp."

"Không biết sư muội nghĩ như thế nào?"

Lúc Niếp Bích Lưu nói lời này, không chút thay đổi sắc mặt xoa huyệt thái dương, giảm bớt sự mệt mỏi khi vất vả làm công văn thời gian dài.

Nửa năm trước, bởi vì Long Thao Nhĩ hạ nguyền rủa, dẫn đến rất nhiều dược liệu Khư Sát Đan trong nhà kho khu chữ "Hoàng" mất đi hiệu lực. Nếu là lúc bình thường, bổ sung một lần nữa là xong.

Nhưng hiện tại đại chiến chính ma đang giằng co, chưa nói thiếu người đến tình trạng thường xuyên điều động người trông coi Độ Ách uyên, đủ loại vật tư cũng cực kỳ thiếu thốn.

Hiện tại sự tiêu hao Khư Sát Đan đã nghiêm trọng đến mức theo không kịp.

Phạm nhân khu chữ "Hoàng" cũng càng ngày càng không an phận...

Mà trong mấy ngày kế tiếp, hắn ta âm thầm quan sát, phát hiện mặc dù thủ đoạn của Tống sư muội hơi quá khích, nhưng thời kì khác thường cần loại Trượng Trực có thể chấn nhiếp tù phạm này, như thế mới có thể duy trì trật tự Độ Ách uyên tốt hơn.

huống chi, nghe đồn Tống sư muội này nũng nịu nhát gan yếu đuối, hiện tại lại ra tay tàn nhẫn như vậy, tất nhiên là vì sư trưởng đồng môn của nàng đều chết trong tay ma tu, trong lòng luôn nghĩ đến việc báo thù rửa hận, phẫn uất khó giải.

Hiện tại để đối phương đảm nhiệm chức Trượng Trực lệnh, thứ nhất có thể chỉnh đốn trật tự khu chữ "Hoàng"; thứ hai lại vừa hay có thể để đối phương phát tiết một chút thù hận trong lòng.

Nghe vậy, trong lòng Tư Hồng Diệu Ly hơi dao động, chức vị Tiết cấp trưởng và Trượng Trực lệnh là cùng cấp.

Dưới tình huống bình thường, việc bổ nhiệm Trượng Trực lệnh nên do Chưởng tù đến phụ trách.

Nhưng lúc này, lại là Tiết cấp trưởng làm chủ thay, điều này nói rõ Chưởng tù thật sự không ở trong Độ Ách uyên!

Thậm chí, rất nhiều cao tầng khu vực khác cũng đã rời đi.

Nếu không một mình Niếp Bích Lưu không làm chủ được cái này.

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly không chút thay đổi sắc mặt nói:

"Đa tạ Tiết cấp trưởng tín nhiệm, ta chắc chắn sẽ làm việc cẩn thận, tuyệt đối không phụ sự phó thác của Tiết cấp trưởng"

Niếp Bích Lưu nhẹ gật đầu, lại uyển chuyển nhắc nhở: "Tống sư muội không nên nóng lòng, sau này có rất nhiều cơ hội báo mối thù của ngươi."

Tư Hồng Diệu Ly gật đầu: "Vâng:

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Trong đại trận, linh khí mãnh liệt gào thét như nấu sôi, khí tức quanh người Bùi Lăng càng ngày càng mạnh.

Trong chốc lát, cuối cùng hắn đã tiêu hóa tất cả thần hồn bản nguyên, tu vi đột nhiên xông phá một cửa ải vốn lù lù bất động.

Pháp lực, khí thế của hắn lập tức trở nên cực kỳ cường thịnh.

Hóa Thần trung kỳ!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức vui mừng, mặc dù lúc trước tu vi của hắn đã tiếp cận Hóa Thần tiền kỳ đỉnh phong, nhưng tu vi càng cao, sự chênh lệch giữa cảnh giới càng lớn.

Thoạt nhìn giữa Hóa Thần tiền kỳ và Hóa Thần trung kỳ chỉ cách một cảnh giới nhỏ, thật ra với tu sĩ phổ thông mà nói, lại là một đạo rãnh trời mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể vượt qua!

Cho dù hắn có hệ thống, nhìn từ tiến độ tu luyện trước đó, ít nhất còn cần thêm thời gian nửa năm nữa mới có khả năng đi vào Hóa Thần trung kỳ.

Nhưng bây giờ hệ thống đưa tặng thần hồn bản nguyên gì đó, quả nhiên là thứ tốt, có thể tiết kiệm cho hắn thời gian dài như vậy!

Thế nhưng hơi kỳ quái...

Lần này hệ thống giúp hắn đột phá Hóa Thần trung kỳ, lại không cần phân ra một bộ hóa thân mới?

Đang nghĩ ngợi, lại nghe bên tai liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp tám lần..."

"Leng keng! Kiểm tra ra năm tên đạo lữ phù hợp điều kiện, hiện tại hệ thống đưa tặng cho ngài..."

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó đường vân màu đỏ sậm quanh người hắn điên cuồng lưu chuyển, trong nháy mắt phân hóa thân Mạc Lễ Lan ra bên ngoài cơ thể.

Mạc Lễ Lan mở ra tròng mắt màu trắng tinh, bị hệ thống điều khiển không hề do dự chút nào, lập tức thoát ra khỏi lòng đất, bay đến nơi xa...

Cửa lớn thư phòng mở ra, Tư Hồng Diệu Ly bước ra, chợt xoay người cài cửa lại.

Nàng đã chính thức tiếp nhận vị trí Trượng Trực lệnh.

Vốn bổ nhiệm Trượng Trực lệnh còn có một nghi thức cỡ nhỏ, nhưng hiện tại nhân thủ Độ Ách uyên không đủ, tất nhiên không rảnh làm những lễ nghi phiền phức này.

Sau khi Niếp Bích Lưu trưng cầu ý kiến của nàng một cách tượng trưng, lại đơn độc dặn dò một vài hạng mục cần chú ý khi đảm nhiệm Trượng Trực lệnh, Tư Hồng Diệu Ly bắt đầu cưỡi ngựa nhậm chức.

Chương 1403: Gặp một người giết một người (2)

Nàng sải bước trên hành lang rộng rãi trước thư phòng, tâm trạng rất tốt.

Mình đã trở thành Trượng Trực lệnh, quyền hạn còn lớn hơn trước, phải lập tức bẩm báo chuyện này cho Thánh Tử!

Đang nghĩ ngợi, trước mắt lóe lên một bóng người, một nữ tu mặc áo bào màu đen kiểu nam, dáng người linh lung vẻ ngoài xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Khí tức quanh người đối phương hỗn tạp bạo ngược, hai mắt thuần trắng trông rất quỷ dị.

Tư Hồng Diệu Ly khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, một cảm giác buồn ngủ vô cùng nồng đậm đột nhiên đánh tới.

Trong lòng nàng nặng nề biết không tốt, tiểu đao lột da trong tay áo lập tức mở ra cánh tay, ép buộc mình không muốn chợp mắt.

Nhưng ngay sau đó Mạc Lễ Lan đột nhiên đưa tay đập vào sau gáy nàng.

Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên không có bất cứ sức phản kháng gì, trực tiếp hôn mê.

Toàn bộ quá trình động tác nhanh nhẹn, lại không có bất cứ tiếng động gì truyền ra, Niếp Bích Lưu đang xử lý công văn trong thư phòng cũng không hề phát hiện chút nào...

Trong một tòa hẻm núi yên lặng, mặt đất vuông vức như gương, xung quanh điêu khắc rất nhiều trận pháp, cấm chế, tràn ngập địa sát chỉ khí gió lạnh âm hàn, nhận lấy sự suy yếu rõ ràng ở chỗ này.

Lúc này, mấy vị Tiết cấp đang kiểm nghiệm vật liệu đá trong cốc.

"Bộp, bộp, bộp..."

Một tràng tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, trong giây lát một nữ tu về mặt nặng nề đi tới cửa cốc.

Thoạt nhìn nữ tu này khoảng hơn hai mươi tuổi, vấn một cái Đọa Mã Kế, cắm nghiêng trâm phù dung phỉ thúy hạt châu, vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, dáng vẻ vô cùng yểu điệu tinh tế, mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh không hề khác những Trượng Trực khác, lúc mặc ở trên người nàng tự dưng khiến người ta suy nghĩ, không nhịn được huyết mạch sôi sục.

Chỉ là ánh mắt nữ tu này lại cực kỳ lạnh lẽo, có thể nói là đẹp như đảo lý, lạnh lùng như băng.

Phát hiện có người đến đây, mấy tên Tiết cấp ngẩng đầu nhìn lên, thấy Yến Tê thành Lâm Hàm Yên sư muội, đều khẽ gật đầu thăm hỏi.

Một Tiết cấp tuổi tác khá lớn nghiêm túc kiểm tra vật liệu đá trước mặt, vừa nói: "Lâm sư muội, tình huống như thế nào?"

Lâm Hàm Yên suy nghĩ không vui nói: "Vừa dùng hình cho một phạm nhân dạy mãi không sửa, đánh gãy mấy sợi trường tiên nhưng phạm nhân kia ngu xuẩn mất khôn, lại còn dám nói năng lỗ mãng với ta... Ta chỉ hơi lỡ tay, đã đánh chết hắn ngay tại chỗ."

"Vì vậy bị Tiết cấp trưởng gọi đi trách mắng một trận."

"Đừng lo lắng, Tiết cấp trưởng là xuất thân Cửu Nghi sơn." Nghe vậy, mấy tên Tiết cấp rối rít an ủi: "Bây giờ tứ đại Ma môn đều hoành hành ngang ngược ở Cửu Nghi sơn, ngoài miệng Tiết cấp trưởng không nói, trong lòng cũng hận thấu xương mấy ma tu này.

"Răn dạy ngươi chỉ là làm cho có, đứng để ở trong lòng"

"Phạm nhân bị giam giữ vào đây, dù không phải ma tu, nói chung cũng là trừng phạt đúng tội, đánh chết thì đánh chết, coi như trừ hại cho dân"

"Nghĩ tới những ngày qua đám ma tu kia hoành hành ngang ngược, thật hận không thể chém giết tất cả ma tu trong Độ Ách uyên ngay tại chỗ!"

"Đúng vậy, trận đại chiến này xảy ra ở Cửu Nghi sơn, tạm thời chưa nói đến thắng bại cuối cùng, người thật sự chịu khổ là những người phàm tục kia... Ma đạo yêu nhân không có chút đạo nghĩa nào để nói, cho đù là tu sĩ cấp cao cũng thường xuyên tàn sát vô tội... Sư huynh đệ tỷ muội năm tông chính đạo chúng ta cứu giúp khắp nơi, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều sinh linh vô tội chết thảm, thật sự cực kỳ bi thảm...

"Hừ!" Lâm Hàm Yên giận dữ nói: "Ma đạo tặc tử, chỉ sợ thiên hạ không loạn, người người có thể tru diệt!"

"Ngày sau nếu để ta gặp phải ma tu, gặp một người giết một người!"

"Tuyệt đối không buông tha!"

"Lâm sư muội nói không sai!"

Một tên Tiết cấp thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi lập tức đáp, hiển nhiên cũng vô cùng căm hận Ma môn.

"Ma đạo cướp giật thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng bản thân, tâm tính tàn bạo lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn thấy vẻ vang, mỗi lần đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái, có thể nói sâu trong xương cốt bọn họ đã khắc đây chữ 'ác'"

Lâm Hàm Yên nghe vậy không ngừng gật đầu, xúc động nói: "Ma đạo tặc tử, từng người ma tính sâu nặng, thói quen khó sửa, đã bị giam vào Độ Ách uyên còn dám ngông cuồng như vậy! Lần sau nếu những ma tu này còn dám khiêu khích ta, ta sẽ ra tay càng nặng hơn!"

Nghe vậy, Tiết cấp lớn tuổi nhắc nhở: "Ở phương diện hành hình, thủ đoạn của Tống sư muội không tệ, phạm nhân bị nàng hành hình đều trở nên ngoan ngoãn, thành thật không dám gây chuyện nữa. Lần sau Tống sư muội hành hình, Lâm sư muội không ngại thì cứ đi theo đứng ngoài quan sát một hai. "

Lâm Hàm Yên không nhịn được thấy ngạc nhiên, vị Tống sư muội kia là đệ tử hạ tông, nghe nói tính tình yếu đuối, nhìn dáng vẻ cũng yêu kiều nhát gan, lại biết hành hình?

Âm thầm nghĩ thế, nàng gật đầu nói: "Được"

Lâm sư muội vừa trò chuyện vừa đi tới cùng giúp đỡ kiểm tra vật liệu đá.

Lúc đầu nhóm vật liệu đá này là nham thạch phổ thông, bị địa sát chỉ khí ăn mòn nhiều năm đã xảy ra thay đổi, trở thành vật liệu đúc khí cực tốt, sau đó phải vận chuyển về tiền tuyến, cung cấp cho đúc khí sư luyện chế pháp bảo.

Chương 1404: Nếu có ma đầu luyện tập...

Quá trình kiểm tra vật liệu đá rất buồn tẻ, vì vậy không lâu sau mọi người vừa kiểm tra vật liệu đá vừa bắt đầu nói chuyện.

"Tính toán ra, Thái tử Lưu Lam hoàng triều đã vạn kiếp Hóa Thần được nửa năm, hình như thương thế còn chưa lành?"

"Dù sao cũng là vạn kiếp, từ xưa đến nay hiếm thấy, cần thời gian chữa thương khá dài cũng là hợp tình hợp lý."

"Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, việc lớn như thế, vì sao Lưu Lam hoàng triều lại vô cùng khiêm tốn, đến nay vẫn chưa có ý chúc mừng, sư môn chúng ta cũng không đến nhà chúc mừng?"

"Đúng vậy, năm tông chúng ta cứ như chưa biết chuyện này.

Ngược lại là tứ tông Ma môn vẫn lưu truyền sôi sùng sục... Nhất là Trọng Minh tông Cửu A Lệ thị, gần như gặp ai cũng nói việc Chung Quỳ Thái tử vạn kiếp Hóa Thần, còn mỗi ngày kêu gào ngày nào Chung Quỳ Thái tử chưa chết, Ma môn vĩnh viễn khó có thể bình an..."

Lâm Hàm Yên nghe vậy, không nhịn được ngẩng đầu nói: "Có lẽ chiến sự chưa yên, các sư trưởng không muốn gióng trống khua chiêng"

"Xưa nay Chung Quỳ sư huynh không hề nổi bật trong số Thiếu chủ chín tông, không ngờ lại yên lặng tích lũy được nội tình như thế. Tu sĩ chúng ta phải giống Chung Quỳ sư huynh, chăm học khổ luyện, đặt nền tảng vững chắc, ngày sau cũng có thể truy kích ma tu, chém tận giết tuyệt, trả cho thiên hạ một trời đất tươi sáng!"

Một Tiết cấp nói: "Hiện tại Ma môn đời này còn làm ác hơn lúc trước. Trong rất nhiều tặc tử, người ngang ngược càn rỡ, hung hăng ngang ngược tùy ý nhất, không ai bằng Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng! Người này âm tàn xảo trá, việc ác bất tận, hoành hành ngang ngược ở cảnh nội tông môn chúng ta, đây không phải chuyện ngày một ngày hai"

"Hắn cướp giật, giết hại người vô tội, có thể nói tội ác tày trời...

Lâm Hàm Yên giận dữ nói: "Bùi Lăng này chỉ là Thánh Tử mới lên, vừa mới Ngưng Anh, bám váy Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông mới may mắn ngồi lên vị trí Thánh Tử. Thực lực chân chính chưa chắc đã mạnh đến mức nào. Chỉ là người này vận khí tốt, không gặp phải Chung Quỳ sư huynh, nếu không nhất định chết không toàn thây!"

"Chờ tu vi của ta đột phá Hóa Thần, nhất định phải giết chết kẻ này!"

Vừa nói xong, Lâm Hàm Yên cầm một khối vật liệu đá còn chưa kịp kiểm tra, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp áo bào đen, đôi mắt thuần trắng, khí tức hỗn tạp bạo ngược.

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan bình thản, đám người vừa nhìn thấy nàng, cũng không kịp làm gì, lập tức cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Tiết cấp xung quanh không khống chế trợn mắt nhìn, chỉ thoáng chốc Mạc Lễ Lan và Lâm sư muội đã biến mất không thấy gì nữa.

Rèm châu buông xuống, trong nội thất đèn đuốc lờ mờ.

Sau bình phong giao tiêu mơ hồ vang lên tiếng nước "soạt, soạt".

Xuyên qua giao tiêu mỏng manh nhẹ mềm, có thể thấy bên trong một bồn tắm rộng lớn có một bóng lưng lờ mờ, yểu điệu trắng nõn, tóc dài đen nhánh được búi cao thành Đan Loa Kế ở sau lưng, cắm nghiêng một cây trâm dài vàng ròng khảm bảo thạch.

Trong hơi nước bốc hơi, mùi thuốc đắng ngắt chầm chậm tản ra.

Thẩm Âm Trần nhắm hai mắt, đang hài lòng tựa vào mép bồn tắm, thỉnh thoảng lấy bầu bạch ngọc múc dược dịch màu ngà sữa trong bồn, giội xuống đầu vai.

Dược dịch nóng bỏng hun hai gò má nàng hơi phiếm hồng, thỉnh thoảng mở mắt để lộ ra ánh mắt sáng như sao.

Mặc dù cả mái tóc đen nhánh đã được búi lên trước khi tắm, nhưng lúc này vẫn có mấy sợi tóc không nghe lời rủ xuống bên tai, thoạt nhìn có cảm giác lười biếng quyến rũ khác biệt.

Khắp mọi nơi trong Độ Ách uyên có địa sát chỉ khí cực kỳ nồng đậm.

Dù là chỗ ở của người trông coi có tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng hộ, nhưng thời gian dài vẫn không thể tránh khỏi bị ăn mòn.

huống chi, thân là người trông coi, thường xuyên cần tiến vào khu vực của phạm nhân để tuần sát hoặc là hành hình, càng tăng lên khả năng bị sát khí làm hại.

Cũng may năm tông chính đạo đã có cách giải quyết với việc này.

Hiện tại dược dịch mà Thẩm Âm Trần đang ngâm tắm có hiệu quả loại trừ địa sát chỉ khí.

Hơn nữa, dược tính của nó mạnh hơn Khư Sát Đan rất nhiều.

Vì vậy, dù là Thẩm Âm Trần hay đám người Tống sư muội, cứ cách một đoạn thời gian sẽ thông qua cách ngâm tắm, cố hết sức loại trừ sát khí trong Độ Ách uyên một lần.

Hiện tại, Thẩm Âm Trần hưởng thụ một lát, nhưng dần cảm nhận được cảm giác mất mát.

Bởi vì tông môn sắp xếp, hiện tại nàng chỉ có thể ở trong Độ Ách uyên, không thể ra trận giết địch.

Mặc dù trong Độ Ách uyên này cũng có rất nhiều việc phải làm, nhưng chỉ cần ma tu nơi đây không phải phạm phải sai lầm lớn, cũng không thể trực tiếp ra tay...

Cũng may, tính toán thời gian, nhiệm kỳ nàng đã sắp hết.

Ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm, sẽ bị điều đi.

Đến lúc đó, có thể chính thức tham gia đại chiến chính ma, tự mình đâm chết những ma đạo yêu nhân ngoan độc xảo trá kia...

Nàng nhất định phải giống với đám người Ninh Vô Dạ sư huynh, Chung Quỳ Việt Cức sư huynh, Yến Minh Họa sư tỷ, diệt gian trừng phạt ác, trừ ma vệ đạo, lấy máu đầu tim của rất nhiều ma đạo yêu nhân để tế điện những đồng môn đã chiến tử kia, rèn đúc căn cơ của mình, sớm ngày lên một bậc mới!

Chương 1405: Việc nhỏ mà thôi (1)

Nghĩ đến tình cảnh một người một kiếm tung hoành sa trường, Thẩm Âm Trần không nhịn được cảm xúc chập trùng, đôi mắt càng lóe sáng, ngón tay nắm lấy bầu bạch ngọc hơi dùng sức, hiện ra màu xanh trắng, lại hận không thể sớm ngày thực hiện điều này.

Đáng tiếc, nếu trong Độ Ách uyên này đột nhiên xuất hiện một ma đầu không bị giam giữ, để nàng luyện tay một chút thì tốt...

Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, một bóng người nhanh chóng lướt qua bình phong, trong giây lát đã xuất hiện ở bên cạnh bồn tắm.

Thẩm Âm Trần còn chưa kịp thấy rõ hình dáng cách ăn mặc của đối phương, trước mắt trực tiếp tối sầm lại, không biết cái gì nữa...

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong trận pháp.

Mặc dù hiện tại tu luyện đã kết thúc, nhưng hệ thống còn đang trong quá trình đưa tặng, hắn vẫn không thể khống chế thân thể mình.

Không giống với trước đó, mấy lần hệ thống đưa tặng miễn phí này đều dùng hóa thân của hắn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc vì giới luật nơi đây khiến bản thể của hắn nhận một ít hạn chế.

Đương nhiên, hiện tại đây căn bản không phải trọng điểm!

Đang nghĩ ngợi, cấm chế trận pháp dao động một chút, bóng dáng Mạc Lễ Lan xuất hiện, trên vai nàng khiêng một nữ tu, "phanh", nữ tu bị ném thẳng đến trước mặt Bùi Lăng.

Chỉ thấy nữ tu tóc búi như sương phun, yêu kiều xinh đẹp, trông như yếu đuối, mặc một bộ áo bào nền trắng hoa văn xanh, hai mắt nhắm nghiền đã ngất đi, đây là Tư Hồng Diệu Ly ngụy trang thành Tống Quỳnh Tư!

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, lại thầm thở phào, cũng may bây giờ Tư Hồng Diệu Ly cùng một con thuyền với hắn, dù chút nữa đối phương tỉnh lại cũng không xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau khi buông Tư Hồng Diệu Ly xuống, Mạc Lễ Lan bị hệ thống điều khiển lại không có ý trở về bản thể của Bùi Lăng, mà lại nhanh chóng bỏ chạy...

Chỉ chốc lát sau, nàng trở về không gian Chân Không Hóa Linh đại trận trong lòng đất lần thứ hai, lại mang theo một nữ tử đã hôn mê đến đây.

Nữ tử này hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ thướt tha mềm mại khiến huyết mạch người ta sôi sục, chải Đọa Mã Kế, bảo trâm cắm nghiêng, mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh của Trượng Trực, trên áo bào tuyết trắng mơ hồ có tơ vàng lấp lóe, hiển nhiên lúc dệt đã trộn lẫn vật liệu đặc thù.

Khí tức của nàng tinh khiết linh động, nhìn qua có thể biết ngay là đệ tử năm tông chính đạo.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, trong chớp mắt nàng tiến vào trận pháp, dù vẫn đang ngất, chưa từng vận chuyển bất kỳ công pháp gì nhưng linh khí như mây mù lại chủ động chảy vào trong cơ thể đối phương.

Hình như là loại linh thể đặc thù nào đó?

Hơn nữa, khí tức của nàng cô đọng hoạt bát, quanh người sinh cơ đạt dào, nghĩ đến chắc nội tình căn cơ không tầm thường, chỉ sợ cũng không phải đệ tử tầm thường trong năm tông chính đạo.

Hoặc cũng giống Tư Hồng Diệu Ly, là một vị chân truyền nào đó trong chính đạo, hoặc là hậu bối trực hệ của tu sĩ cấp cao, hơn nữa còn là loại rất được coi trọng yêu chiều...

Nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng lại bình tĩnh hơn, so sánh với những đạo lữ và lô đỉnh mà hệ thống đưa tặng cho hắn, nữ tu trước mắt, dù là chân truyền hay hậu bối của vị cao nhân nào, cũng không tính là việc gì lớn.

Ngay sau đó, hệ thống lại thao túng Mạc Lễ Lan rời đi.

Không lâu sau tên nữ tu thứ ba bị Mạc Lễ Lan mang đến, lần này nữ tu còn dứt khoát không mặc cả quần áo.

Mái tóc đen của nàng búi cao, trâm vàng cắm nghiêng, lộ ra cần cổ tuyết trắng thon dài như thiên nga, vai gầy eo thon, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, dịu dàng xinh đẹp. Mặc dù khuôn mặt động lòng người nhưng quanh người tên nữ tu này lại quanh quẩn một luồng kiếm ý nồng đậm thuần túy!

Kiếm ý kia lạnh lùng sắc bén khiến người ta nhớ tới lúc tuyết lớn trắng ngần, tuyết rơi đã che giấu vẻ sắc bén.

Vừa nhìn đã biết nàng là một kiếm tu!

Hơn nữa kiếm ý này cao xa sắc bén như vậy... Là đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông!

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng hoàn toàn yên tâm, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, hắn còn tưởng lần này hệ thống sẽ đưa tặng cho hắn một Tư viên ở trong Độ Ách uyên, hoặc là một vị nào đó bị phong ấn ở khu chữ "Thiên"... Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sau khi đưa tặng bị cắt ngang, trực tiếp trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nào biết nữ tu đưa tặng lần này đều chỉ là cấp độ đệ tử.

Ha ha ha... Việc nhỏ thế này không doạ được hắn.

Dù kiếm tu này không mặc quần áo cũng giống vậy.

Mạc Lễ Lan mặt không biểu tình, sau khi ném nữ kiếm tu vào, lại nhanh chóng rời đi.

Chẳng mấy chốc, nàng lại đưa tới một nữ tu tóc xanh mặt ngọc.

Nữ tu này không mặc quần áo người trông coi, mà là một bộ váy cẩm tú màu vàng nhạt, búi một Bách Hợp Kế, châu vây thúy quấn, trên khuôn mặt ngọt ngào còn xen lẫn vẻ ngây thơ, cảm giác đơn thuần không hiểu sự đời càng có vẻ quyến rũ khác lạ.

Khí tức quanh người nàng thuần túy trong trẻo, Bùi Lăng lập tức nhận ra khí tức trên người đối phương rất giống với Yến Minh Họa còn có Kiều Từ Quang, đây cũng là đệ tử Tố Chân Thiên.

Ừ, đệ tử Tố Chân Thiên, hắn càng không cần lo lắng, hắn còn trêu chọc rắc rối lớn hơn...

Ầm!

Chương 1406: Việc nhỏ mà thôi (2)

Mạc Lễ Lan ném nữ tu qua đầu vai, chợt xoay người rời đi.

Trong giây lát, nàng đưa tới một tên nữ tu sau cùng.

Tên nữ tu này có dáng vẻ xinh đẹp, khuôn mặt thanh nhã tú lệ, nhìn rất thân thiết như tiểu nương tử nhà bên. Nàng mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh, chắc lại là một vị Trượng Trực, hơn nữa trên tay đối phương còn cầm một thanh trường tiên. Chắc là đang hành hình cho phạm nhân lại bị Mạc Lễ Lan cưỡng ép bắt tới...

Trong sự điều khiển của hệ thống, Mạc Lễ Lan nắm chặt tay Bùi Lăng, trong chớp mắt lòng bàn tay chạm nhau, nàng hóa thành một đoàn bóng tối thuần túy, chợt trên người Bùi Lăng bắt đầu hiện ra từng đường vân màu đỏ sậm.

Trong giây lát, bóng tối biến mất, quanh người Bùi Lăng trải rộng đường vân.

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, ống tay áo vung lên một cái, năm tên nữ tu lập tức bị một luồng pháp lực càn quét, lần lượt rơi vào trong ngực hắn.

Bởi vì bị ngoại lực kích thích, nhất là pháp lực kỳ quái kích thích, năm tên nữ tu gần như đồng thời tỉnh táo lại.

Bọn họ mở mắt ra, lập tức thấy mình và bốn tên sư tỷ muội khác bị một nam tử mặt không biểu tình, khí tức bạo ngược ôm vào trong ngực.

Thậm chí Thẩm Âm Trần đã bị đối phương lột sạch quần áo!

Vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng!

Thành công đưa tặng năm tên đạo lữ. Kết thúc lần đưa tặng này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trên con đường kết nối giữa lầu các, áo bào trắng nhanh chóng lướt qua, một Tiết cấp vẻ mặt vội vàng đi trên hành lang, trong chốc lát đã đi thẳng vào thư phòng Niếp Bích Lưu.

Vừa vào cửa, đã thấy có mấy đồng liêu đứng bên trong, lúc này Tiết cấp trưởng ngồi sau án thư luôn tỏ ra lạnh lùng, không lộ ra vui buồn lại đầy tức giận nói: "Cái gì? ! Lâm sư muội bị người ta bắt đi? !"

"Nơi đây là Độ Ách uyên, ai lại to gan như vậy? !"

Chỉ nghe mấy tên Tiết cấp tới trước mồm năm miệng mười nói:

"Là một nữ tu!"

"Mặc áo bào đen, vẻ ngoài... Cực kỳ xuất sắc, chắc là rất xuất sắc."

"Tốc độ của nàng cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đưa Lâm sư muội đi, chúng ta hoàn toàn không kịp ngăn cản."

"Không sai, hơn nữa tu vi ít nhất cũng trên Hóa Thần, thậm chí lúc ấy chúng ta căn bản không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào...

Lâm sư muội đã không thấy tăm hơi!"

Nghe vậy, Tiết cấp vừa đi vào lập tức giật mình, vội vàng hỏi:

"Lâm sư muội cũng xảy ra chuyện?"

Niếp Bích Lưu và mấy tên Tiết cấp tới trước lập tức xoay đầu lại, rối rít nhìn về phía hắn ta.

Tên Tiết cấp này vội vàng nói: "Vừa nãy Tố Chân Thiên Triệu sư muội cũng bị một nữ tu Hóa Thần bắt cóc...

Cái gì? !

Triệu sư muội cũng bị người ta bắt cóc?

Niếp Bích Lưu lập tức vừa sợ vừa giận, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !"

Tiết cấp này trầm giọng nói: "Lúc ấy, chúng ta vừa chở một nhóm vật liệu đá về từ khu chữ 'Hoàng:. Triệu sư muội phụ trách thẩm tra đối chiếu số lượng"

"Lúc chúng ta đang bận rộn, một nữ tu Hóa Thần kỳ đột nhiên xuất hiện, sau đó tất cả chúng ta đều rất muốn ngủ gật...

"Kết quả thoáng chớp mắt, Triệu sư muội và tên nữ tu Hóa Thần kia đã biến mất!"

Lại là một vị nữ tu Hóa Thần?

Không!

Người bắt Lâm sư muội và bắt Triệu sư muội, chắc là cùng một người.

Suy nghĩ của Niếp Bích Lưu thay đổi thật nhanh, ngay lúc đang nhanh chóng suy nghĩ lại có một tên Tiết cấp bước nhanh mà vào, trong tay hắn ta còn cầm một phần bức tranh có phù văn sáng tắt.

Phía trên bức tranh, một nữ tu khuôn mặt điềm đạm sôi nổi muốn ra.

Tiết cấp kia nhìn đám người Niếp Bích Lưu, lập tức nói: "Tiết cấp trưởng, đây là vị nữ tu hóa thần bắt Lâm sư muội đi, ở trong ấn tượng của ta, khu chữ 'Hoàng' không có phạm nhân như vậy."

Niếp Bích Lưu không chút chậm trễ tiếp nhận bức tranh, nghiêm túc nhìn lại.

Đã thấy nữ tử trong bức tranh có vẻ ngoài nhu hòa tinh xảo, có thể gọi là đào xấu hổ mận nhường, dung mạo dịu dàng thanh nhã.

Dò xét vài lần, Niếp Bích Lưu lập tức nhíu mày, đây tuyệt đối không phải tù phạm khu chữ 'Hoàng; hắn ta không nhớ rõ mình đã từng thấy người này.

Tu vi Hóa Thần... Có thể là khu chữ "Huyền", nhưng cũng có khả năng có ma tu ngoại giới trà trộn vào Độ Ách uyên!

Nghĩ đến đây, Tiết cấp trưởng lập tức thể hiện bức tranh ra cho tên Tiết cấp trước đó nhìn, hỏi: "Người bắt Triệu sư muội đi có phải người này không?"

Tên Tiết cấp kia chỉ nhìn thoáng qua, gật đầu nói: "Là người này!"

Niếp Bích Lưu nhẹ gật đầu, lúc này hạ lệnh: "Triệu tập tất cả Tiết cấp và Trượng Trực tới đây."

Tuy là nữ tu, nhưng ma đạo yêu nhân bụng dạ ác độc.

Hiện tại quan trọng nhất nhanh chóng tìm ra Lâm sư muội và Triệu sư muội, trước tiên có thể để lai lịch của tên nữ tu Hóa Thần này sang một bên.

Rất nhiều Tiết cấp vội vàng chắp tay nói: "Vâng!"

Nói xong, bọn họ nhanh chóng tản ra tìm người.

Sau một lát, từng người mặc áo bào nền trắng hoa lam hoặc nền trắng hoa văn xanh nhanh chóng tới gần thư phòng.

Không lâu sau, Tiết cấp đã lên trước bẩm báo, nói tất cả Tiết cấp và Trượng Trực đều đến đông đủ.

Chương 1407: Đây là sở thích của Thánh Tử

Nhưng ngoại trừ Lâm sư muội và Triệu sư muội bị bắt đi, ba người Tống sư muội, Thẩm sư muội còn có Trần sư muội cũng không thấy tăm hơi.

Niếp Bích Lưu nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống, nhanh chóng hỏi: "Không ai từng thấy ba người Tống sư muội, Thẩm sư muội còn có Trần sư muội?"

Nghe vậy, cả đám Tiết cấp và Trượng Trực đều lắc đầu, rối rít tỏ vẻ chưa từng thấy ba người này.

Niếp Bích Lưu lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chắc chắn ba vị sư muội này đã gặp chuyện ngoài ý muốn!

Niếp Bích Lưu hít sâu một hơi, sau đó bấm niệm pháp quyết đánh ra mấy đạo pháp quyết, nữ tu trong bức tranh lập tức nhảy ra một cái, đột nhiên lơ lửng ở trước mặt mọi người.

Hắn ta trầm giọng nói: "Đây là nữ tu Hóa Thần kỳ, nàng cực kỳ nguy hiểm! Rất có thể là phạm nhân trốn ra từ khu chữ 'Huyền"

"Nhưng cũng có khả năng là ma tu chui vào Độ Ách uyên từ ngoại giới!"

"Bây giờ nàng đã bắt đám người Lâm sư muội...

Còn chưa nói hết câu, lại có một tên Tiết cấp vẻ ngoài tuấn tú ngạc nhiên mở miệng: "Niếp sư huynh, có phải tính sai rồi không? Đây là Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan Mạc sư muội, mấy năm trước ta nhận một nhiệm vụ đến cảnh nội Tố Chân Thiên, còn từng gặp đối phương."

Niếp Bích Lưu lập tức khẽ giật mình, Tố Chân Thiên sư muội? !

Đây là... Tình huống như thế nào?

Sau khi hơi hoảng hốt, hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi: "Tố Chân Thiên sư muội? Ngươi xác định không nhận lầm?"

Tên Tiết cấp kia nhận ra thái độ của hắn ta rất cẩn thận, không nhịn được nhíu mày, trong chốc lát không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng sau khi quan sát bức tranh lơ lửng giữa không trung một lúc, hắn ta gật đầu nói: "Vẻ ngoài là Mạc sư muội, ta không thể nhìn nhầm!"

"Nhưng tu vi không khớp..."

"Ta đã thấy Mạc sư muội, tu vi chỉ là Kết Đan, hiện tại mới trôi qua mấy năm, nàng đột phá Nguyên Anh còn được, nhưng Hóa Thần... Khả năng không lớn"

"Hơn nữa, ta chưa từng nghe nói vị Mạc sư muội này tới Độ Ách uyên!"

Sắc mặt Niếp Bích Lưu lập tức trầm xuống!

Nếu vị sư đệ này nói là sự thật, vậy chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, là có ma tu ngụy trang thành Tố Chân Thiên Mạc sư muội; thứ hai, là Mạc sư muội bị thủ đoạn Ma môn khống chế, tu vi Hóa Thần kỳ là khí tức của vị đang khống chế Mạc sư muội.

Nơi này là Độ Ách uyên, nếu có ma tu ngụy trang thành Tố Chân Thiên Mạc sư muội, tiếp theo chui vào nơi đây... Hành động lần này quá nguy hiểm, hơn nữa Mạc sư muội cũng không phải là người trông coi Độ Ách uyên, ngụy trang thành nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Bởi vậy, một loại khả năng sau cao hơn!

Lại không biết rốt cuộc đối phương đã dùng thủ đoạn nào của Ma môn, Mạc sư muội còn sống hay không?

Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu lập tức nói: "Trước tiên mặc kệ đây có phải là Tố Chân Thiên Mạc sư muội hay không, bây giờ Lâm sư muội, Triệu sư muội đã bị nàng cướp đi, chắc chắn vẫn ở trong Độ Ách uyên"

"Cứu người quan trọng, không nên chậm trễ việc này, mọi người lập tức điều tra khắp nơi, nếu có manh mối thì đừng liều mạng, đưa tín hiệu thông báo những người khác trước!"

Phần lớn Tiết cấp và Trượng Trực phụng mệnh đến đây còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này nghe vậy đều giật mình, Lâm sư muội và Triệu sư muội ở một nơi như Độ Ách uyên, lại bị người ta cướp đi? ?

Hơn nữa, đối phương còn mạo hiểm dùng thân phận đệ tử Tố Chân Thiên...

Thật sự rất to gan!

Đám người lấy lại tinh thần, vội nói: "Hiểu rõ!"

Trong giây lát, đám người rời đi, tự đi sắp xếp, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Niếp Bích Lưu.

Niếp Bích Lưu cau mày một lát, cuối cùng vẫn quyết định đây là việc lớn, nên xác nhận với Tố Chân Thiên một chút, đừng xảy ra sơ suất gì.

Nghĩ tới đây, hắn ta lấy ra một cái Truyền Âm Phù đặc thù, sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói hòa ái:

"Niếp sư đệ, chuyện gì?"

Niếp Bích Lưu trầm giọng nói: "Sư huynh, thỉnh cầu ngươi giúp ta đi Tố Chân Thiên kiểm tra một chút, có phải có vị đệ tử tục danh là Mạc Lễ Lan hay không? Nếu có, hãy lấy chân dung, tu vi, tính tình và sự tích của nàng cho ta."

Đối phương cũng không truy hỏi ngọn nguồn, chỉ bình tĩnh nói:

"Được"

Khu chữ "Hoàng", lòng đất.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận, Bùi Lăng mặt không thay đổi giang hai cánh tay, một tay ôm hết toàn bộ năm tên nữ tu vào trong ngực.

"Dâm tặc!"

"Ma đạo yêu nhân? !"

"Ma tu!"

Sắc mặt Thẩm Âm Trần xấu hổ giận dữ, vội vàng phi thân lùi ra sau, cùng lúc đó nàng liên tục không ngừng bấm niệm pháp quyết thi triển thuật pháp, gọi đến linh khí như mây mù ở xung quanh, hình thành một bộ váy áo sa mỏng, che kín vị trí mấu chốt của mình.

Ba người Lâm, Triệu, Trần gần như đồng thời ra tay, cùng nhau đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Ẩm! !

Bùi Lăng đứng tại chỗ, còn duy trì tư thế ôm các nàng, lại không nhúc nhích tí nào.

Ngược lại ba tên nữ tu bị phản chấn lui về sau mấy bước.

Thấy tình cảnh này, dường như Tư Hồng Diệu Ly bị dọa không nhẹ, căn bản không kịp ra tay, lúc này vội vàng lùi ra sau lưng bốn tên nữ tu.

"Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây? !"

"Mọi người cẩn thận! Tu vi ma đầu kia cực kỳ cao, tuyệt đối không được sơ suất"

Chương 1408: Thật ra chúng ta lưỡng tình tương duyệt... (1)

"Ma đầu! Ngươi muốn như nào? !"

Tố Chân Thiên Triệu Quyên Quyên nghĩ tới điều gì đó, lạnh lùng hỏi: "Mạc sư muội ở đâu? Tại sao lại nghe theo ngươi phân phó, ra tay với chúng ta? !"

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lạnh nhạt cho hệ thống một cái đánh giá kém một sao trước, sau đó chuẩn bị trực tiếp ra tay, xóa đi ký ức của bốn tên nữ tu này.

Nhưng, ngay sau đó...

Phốc phốc phốc phốc...

Ở vị trí bốn tên nữ tu đang lòng đầy căm phẫn lập tức xuất hiện bốn cái lỗ máu, lại là Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên ra tay ở sau lưng bọn họ, dứt khoát lưu loát trực tiếp giết chết!

Lỗ máu nhanh chóng mở rộng, sinh cơ nhanh chóng xói mòn...

Bốn tên nữ tu đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi, lại vẫn chuyển động cái cổ, vô cùng chấn động nhìn về phía vị Tống sư muội được bọn họ bảo vệ ở sau lưng.

Bùi Lăng cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên ra tay.

Khóe miệng Thẩm Âm Trần nhỏ xuống từng chuỗi huyết châu, khí tức của nàng đột nhiên suy sụp, sắc mặt thảm bại hỏi: "Tống sư muội, ngươi..."

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, cau mày truyền âm hỏi: "Vì sao ngươi ra tay vội vã như vậy? !"

Tư Hồng Diệu Ly tỉnh táo truyền âm trả lời: "Vì đề phòng bọn họ âm thầm liên hệ với Tiết cấp trưởng, cho nên không thể để lại người sống. Hơn nữa... Thi thể, không phải là sở thích của Thánh Tử sao?"

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, giọng điệu của Tư Hồng Diệu Ly...

Rất không thích hợp!

Hơn nữa, mình là vạn kiếp Hóa Thần, Tư Hồng Diệu Ly chỉ là Nguyên Anh, còn là Tiên Anh trung phẩm, vừa rồi đối phương ra tay, hắn lại không kịp ngăn cản? !

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thử dò hỏi: "Ngươi là ai?"

Tư Hồng Diệu Ly mặt không biểu tình, khí thế quanh người nhiên tăng lên, huyết sát như vô cùng vô tận lan tràn ra, tu vi dùng một tốc độ không thể tin nổi điên cuồng tăng vọt!

Chẳng mấy chốc, nhục thể của nàng đã đạt đến cực hạn, lúc đầu da thịt trắng như sương tuyết, xuất hiện từng vệt da nứt đo đỏ, vết máu đỏ tươi chậm rãi thấm ra.

Cho tới lúc này, luồng huyết sát chỉ khí cổ xưa nặng nề kia mới dừng tăng trưởng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, dùng một giọng nói già nua mà Bùi Lăng chưa từng nghe qua nói: "Ta tên Tư Hồng Hàm Dung"

"Là lão tổ trăm năm đương thời của Phù Quang Tư Hồng thị."

"Đại điển vừa qua không lâu, Thánh Tử lại đã đi vào Hóa Thần, đúng là làm hưng thịnh Thánh tông ta"

Tư Hồng lão tổ? !

Bùi Lăng lập tức giật mình, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, Độ Ách uyên là nơi quan trọng nhất để năm tông giam giữ một nhóm tủ phạm.

Để bảo đảm không có sơ hở nào, ngay cả một Tiết cấp trưởng khu chữ "Hoàng" ở nơi đây, đều có tu vi Hóa Thần kỳ.

Tư Hồng Diệu Ly chỉ mới vào Nguyên Anh, cộng thêm trước đó nàng đã thất bại một lần ở trong đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều.

Hiện tại xung quanh rất nguy hiểm, đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến lợi ích của Tư Hồng thị, sao Tư Hồng thị có thể yên tâm hoàn toàn giao nhiệm vụ cho Tư Hồng Diệu Ly?

Không, thật ra lần trước ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", e rằng Tư Hồng thị đã sớm bố trí thủ đoạn giống vậy ở trên người Tư Hồng Diệu Ly.

Chỉ cần gặp phải nguy hiểm mà nàng không thể đối phó, sẽ lập tức phát động!

Vị Tư Hồng thị lão tổ trước mặt, chắc chắn mới là chân truyền mà Tư Hồng thị điều động, thật sự có lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ có liên quan đến lợi ích cả tộc!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cau mày hỏi: "Tư Hồng tiền bối, không biết có gì phân phó?"

Vừa nói, hắn vừa lấy ra bốn viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm, pháp lực cuốn một cái, bốn viên đan được nhanh chóng bay vào trong miệng bốn tên nữ tu.

Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm có dược hiệu cực tốt, bốn tên nữ tu bị đánh trúng điểm yếu hại, vốn đã sắp chết, lúc này lại có một luồng sinh cơ cường đại đến gần như bá đạo, bộc phát ra từ trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị đạo thể, đền bù bản nguyên cho bọn họ... Thương thế của các nàng dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, vốn sắc mặt đã dần tái nhợt nay lại bắt đầu ửng hồng.

Tư Hồng Hàm Dung bình tĩnh nhìn tình cảnh này, không hề có ý ra tay ngăn cản.

Dù sao tiếp theo bốn tên nữ tu ngụy đạo này đều là người chết!

Trong giây lát, nàng thu hồi ánh mắt, mở miệng nói: "Thánh Tử căn cơ hùng hậu, tiền đồ rộng lớn, không biết có hứng thú vào Tư Hồng thị ta?"

Trong lòng Bùi Lăng cảnh giác, không hề thay đổi sắc mặt nói:

"Cửu A Lệ thị có ơn với ta, đích nữ Lệ sư tỷ đã là đạo lữ của ta, nếu ta còn vào Tư Hồng thị nữa, e rằng hơi không thích hợp"

Tư Hồng Hàm Dung nghe vậy mỉm cười nói: "Việc của Thánh Tử và Khuynh Yến không hề thích hợp, nhưng Thánh Tử vẫn làm."

Nghe lời này, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, không ngờ việc này đã truyền đến trong tai Tư Hồng thị lão tổ...

Chỉ có điều, dù như thế nào bây giờ hắn cũng không thể đồng ý với Tư Hồng Hàm Dung, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận của hai tộc Tô thị và Lệ thị!

Hơn nữa, nhìn từ tình huống của Tư Hồng Diệu Ly, một khi đồng ý, chỉ sợ tiếp theo mỗi tiếng nói hành động của mình đều phải nghe theo sự sắp xếp của Tư Hồng thị!

Chương 1409: Thật ra chúng ta lưỡng tình tương duyệt... (2)

Một khi phạm phải sai lầm... Tình cảnh hiện tại của Tư Hồng Diệu Ly là kết cục sau này của hắn!

Phải biết rằng, dù Tư Hồng Diệu Ly mới nhận tổ quy tông trong mấy năm gần đây, trong người chảy huyết mạch Tư Hồng thị còn bị đối xử như thế, huống chi hắn chỉ là một người ngoài?

Thế là, Bùi Lăng vội ho một tiếng, nói: "Ta và Khuynh Yến của quý gia là lưỡng tình tương duyệt...

Lưỡng tình tương duyệt?

Thân là đệ tử Thánh tông lại lưỡng tình tương duyệt với Tông Chủ phu nhân đương thời của Thánh tông?

Dù Tư Hồng Hàm Dung trường sinh cửu thị, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị cụm từ "lưỡng tình tương duyệt" của Bùi Lăng chặn cho nghẹn họng nhất thời không ra nói lời.

Một lúc lâu sau, Tư Hồng Hàm Dung mới tiếp tục nói: "Chỉ cần Thánh Tử chịu vào Tư Hồng thị ta, Tư Hồng thị ta sẽ coi như không biết việc của Khuynh Yến"

"Còn có Tư Hồng Diệu Ly này, nếu Thánh Tử thích cũng có thể tùy ý sắp xếp, để nàng cẩn thận hầu hạ"

"Ngoại trừ cái đó ra, tiếp theo Tư Hồng thị sẽ cung cấp cho Thánh Tử tất cả tài nguyên tu luyện, chỉ nhiều chứ không ít hơn Lệ thị!"

Bùi Lăng lắc đầu: "Nhận được sự hậu ái của lão tổ, xin thứ cho ta không thể nghe theo."

Giọng Tư Hồng Hàm Dung lập tức trở nên lạnh lùng, dường như toàn bộ Chân Không Hóa Linh đại trận cũng chịu ảnh hưởng, linh khí vốn như mây như khói lại như chịu sự hoảng sợ gì đó, trong nháy mắt tản ra di chuyển khắp nơi, nàng nghiêm nghị nói:

"Thánh Tử, tuy ngươi còn trẻ tuổi, lại có tiền đồ rộng lớn, đừng vì mấy thứ hư vô mờ mịt mà chậm trễ bản thân."

"Lão phu cho ngươi thời gian mười tức, kính xin Thánh Tử suy nghĩ thật kỹ."

Lúc này, bốn tên nữ tu bên cạnh chịu tác dụng của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, đã dần thở phào một hơi, nghe cuộc nói chuyện giữa Bùi Lăng và Tống sư muội đã vô cùng hoảng sợ.

Thánh Tử? !

Chẳng trách tên nam tu này trông rất trẻ tuổi, tu vi khí thế lại vô cùng kinh người, vượt xa cùng thế hệ, không ngờ đối phương lại là Thánh Tử Trọng Minh tông!

Ngoài ra, rõ ràng Tống sư muội này đã bị thủ đoạn gì đó của Ma môn điều khiển!

Chỉ có điều, rõ ràng vị ma đầu điều khiển Tống sư muội lại hơi bất đồng ý kiến với vị Thánh Tử này...

Nghĩ vậy, bốn tên nữ tu nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong lòng đều xuất hiện một suy nghĩ, chuẩn bị âm thầm sử dụng thủ đoạn để liên lạc với Tiết cấp trưởng.

Nhưng các nàng vừa có hành động đã ngẩn ngơ, lập tức quên mất tiếp theo định làm gì...

Thế là, bốn tên nữ tu không hiểu ra sao tiếp tục đứng ngoài quan sát.

Hiện tại thái độ của Tư Hồng Hàm Dung rất cứng rắn, căn bản không cho phép từ chối, Bùi Lăng cau mày nói: "Tư Hồng tiền bối, nơi đây là Độ Ách uyên. Nếu ngươi muốn ra tay với ta ở chỗ này, chẳng tốt cho ai cả."

Tư Hồng Hàm Dung lạnh nhạt nói: "Hiện tại Thánh Tử đã muốn Khuynh Yến và Diệu Ly, nhưng lại không chịu trả giá và cố gắng chút nào, trên đời nào có chuyện tốt như vậy?"

"Phải biết rằng, dù là Tông Chủ, cho tới nay cũng chỉ cưới một mình Khuynh Yến từ Tư Hồng thị ta mà thôi:

"Hay là Thánh Tử tưởng, Tư Hồng thị ta là loại nhà nhỏ cửa nhỏ có thể mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy?"

Bùi Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta có thể giúp Tư Hồng thị cứu vị thiên kiêu bị giam ở trong khu chữ 'Huyền' ra"

Tư Hồng Hàm Dung bình thản nói: "Chỉ là một vị chân truyền, có tài đức gì so sánh với người đã chính vị Thánh Tử."

Nói đến chỗ này, dường như nàng đã mất đi tất cả kiên nhẫn, lúc này nói: "Thời gian mười tức đã đến, Thánh Tử đi cùng lão phu một chuyến đi"

Còn chưa nói hêt câu, Tư Hồng Hàm Dung lập tức ra tay, một phát túm lấy Bùi Lăng!

Lúc này, Tư Hồng Hàm Dung đang dùng thể xác Tư Hồng Diệu Ly ngụy trang Tống Quỳnh Tư.

Luc áo bào trắng bồng bềnh, vẻ mặt nữ tu bình thản xinh đẹp như nhỏ yếu, tay mềm mại không có chút sức lực nào túm ra, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn vẫn mang theo chút hồng nhạt, thoạt nhìn rất vô hại.

Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ không gian bên trong Chân Không Hóa Linh đại trận như cứng đờ trong nháy mắt, bàn tay trắng nõn kia như chộp tới từ thiên ngoại, che khuất bầu trời, nguy nga rộng rãi, toàn bộ đại trận như đồ chơi trong lòng bàn tay nàng, không chịu nổi một kích!

Bốn tên nữ tu đã giúp đỡ nhau trốn đến nơi hẻo lánh, lại vẫn cảm nhận được áp lực lớn lao tràn trề giáng xuống như muốn ép bọn họ thành bột mịn. Bản năng điên cuồng cảnh báo, nhắc nhở lúc này bọn họ đã gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng bọn họ không có chút suy nghĩ phản kháng nào khi đối mặt với bàn tay này, cả người ngây ra như phỗng, chỉ có thể ngồi chờ chết.

Bùi Lăng nhướn mày, bốn ngón tay phải thành đao, chém về phía trước một cái.

Xoạt!

Đao khí như xuyên, cuồn cuộn mà ra, huyết sắc tràn ngập toàn bộ tầm mắt.

Đao ý sắc bén vô song lập tức chém rách không gian cứng đờ, tuy khí thế còn dư lại đã giảm mạnh, vẫn tiếp tục chém về phía cánh tay Tư Hồng Diệu Ly.

Tư Hồng Hàm Dung hơi ngạc nhiên, đang muốn hành động, tu vi khí tức đột nhiên giảm xuống một đoạn, đồng thời cũng giật mình quên mất tiếp theo mình muốn làm gì.

Chương 1410: Tư Hồng lão tổ

Chỉ có điều, dù sao cũng là Tư Hồng thị lão tổ, nàng nhanh chóng phản ứng lại.

Chợt thao túng tay phải Tư Hồng Diệu Ly giơ về phía trước, một mặt huyết thuẫn điêu khắc hoa văn phức tạp lập tức xuất hiện, vừa vặn ngăn lại đao khí.

Oanh!

Đao thuẫn tấn công, huyết thuẫn hoàn hảo không chút tổn hại, lù lù bất động, đao khí còn sót đột nhiên vỡ nát, đao ý tán loạn lập tức che kín toàn bộ đại trận.

Vào lúc này, trong tay Tư Hồng Diệu Ly ngưng ra một đạo pháp quyết.

Trong chớp mắt pháp quyết thành hình, huyết dịch khắp người Bùi Lăng và bốn tên nữ tu lập tức mất khống chế bắt đầu sôi trào, như sẽ bạo thể mà chết bất cứ lúc nào!

Bùi Lăng không do dự chút nào, quanh người chợt tuôn ra bóng tối sển sệt như thực chất, trong nháy mắt đã bọc mình thành một cái bóng đen nhánh, lập tức ngăn cách thuật pháp của Tư Hồng Hàm Dung bên ngoài.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng ra tay, mấy trăm đạo đao khí huyết sắc áp súc tới cực điểm điên cuồng chém về phía tứ chi Tư Hồng Diệu Ly, lại cố ý tránh đi điểm yếu hại của đối phương.

Cùng một thời gian, Bùi Lăng phân ra bốn cột bóng tối, bao bọc lấy bốn tên nữ tu đã nằm rạp trên mặt đất như muốn sôi máu mà chết, trốn thoát thủ đoạn huyết đạo của Tư Hồng Hàm Dung.

Sắc mặt Tư Hồng Hàm Dung lạnh băng, lại đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó tay trái nắm về phía trước, một cái huyết lao to lớn đột nhiên sinh ra, bao vây tất cả đao khí của Bùi Lăng ở trong đó.

Nhưng ngay sau đó, theo từng tiếng "răng rắc" rợn người, huyết lao nhanh chóng hiện ra đây vết rạn...

Xoạt xoạt xoạt...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Đôi bên ngươi tới ta đi, trong chớp mắt cũng đã giao thủ không dưới trăm chiêu!

Chân Không Hóa Linh đại trận run rẩy, thỉnh thoảng trận cơ xuất hiện một vết rách nhỏ bé, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chịu đựng, chưa từng sụp đổ.

Dù là Bùi Lăng hay Tư Hồng Hàm Dung, tất cả đều khống chế lực lượng, không đánh ra hết uy năng, lan đến gần bên ngoài không gian trong lòng đất này.

Thấy hai người nội đấu đến gió xoáy mây tuôn trong không gian thu hẹp này, bốn tên nữ tu càng nhìn càng hoảng sợ.

Bây giờ khí tức của Tống sư muội vô cùng kinh khủng, tu vi của nàng đã vượt xa cảnh giới của đối phương, hơn nữa đủ loại thuật pháp quỷ dị cũng là điều mà bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.

Về phần vị Thánh Tử kia, hiện tại hình như thực lực còn mạnh hơn Tống sư muội vào thời khắc này!

Bốn tên nữ tu đã lùi đến tít trong góc trận pháp, dựa vào vách tường yểm hộ, các nàng cố gắng giảm bớt phạm vi liên lụy nhiều nhất có thể, đồng thời lấy ra đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mỗi một dư chấn đảo qua đều có mấy đạo đao khí đánh văng uy năng chiến đấu ra giúp bọn họ.

Sau mấy lần, mặc dù bốn tên nữ tu không biết Thánh Tử Trọng Minh tông này có chủ ý gì, nhưng cũng thoáng yên tâm một chút.

Lúc này, Lâm Hàm Yên truyền âm cho đồng bạn nói: "Người khống chế Tống sư muội có giọng điệu lạnh lẽo cổ xưa, tu vi thủ đoạn kinh người, rất có thể là một vị lão tổ Trọng Minh tông.

Thánh Tử Trọng Minh tông gọi nàng là 'Tư Hồng tiền bối, chắc chắn là Phù Quang Tư Hồng thị lão tổ"

"Không ngờ Thánh Tử Trọng Minh tông đã là Hóa Thần trung kỳ!"

Vẻ mặt Trần Tĩnh Mộng chấn động, hơi thất thần: "Nghe nói hắn chính vị Thánh Tử chưa được bao lâu..."

Triệu Quyên Quyên truyền âm suy đoán: "Có thể nhận được cơ may tạo hóa lớn gì đó, nếu không lấy tuổi tác của hắn, không thể giao thủ với một vị lão tổ đến bây giờ, còn không rơi vào thế yếu!"

"Không!" Lúc này Thẩm Âm Trần này đã mặc thêm một kiện áo ngoài do đồng bạn đưa tới, đang nắm chặt vạt áo che chắn cảnh xuân, nàng không chớp mắt nhìn trận chiến trong sân, nhanh chóng truyền âm nói: "Đao ý của hắn càng mạnh hơn kiếm ý của ta! Thậm chí, dù là kiếm ý của Ninh sư huynh, cũng không cho qua ta cảm giác áp lực mãnh liệt như thế"

"Loại đao ý này, tuyệt đối không phải mấy cọc cơ duyên tạo hóa là có thể lĩnh ngộ."

"Nhất định là ngày đêm khổ tu, lại thêm thiên tư trác tuyệt, ngộ tính kì điệu, mới có thể linh cơ khẽ động, dung hội quán thông!"

"Không nói đến phẩm chất làm người của Thánh Tử này, chắc chắn đã khổ công vì một thân tu vi này."

"Hoặc phải nói lấy tuổi tác của hắn, chỉ sợ từ nhỏ nhập đạo đã bắt đầu chăm học khổ luyện, chưa từng lười biếng!"

Từ trước đến nay Lâm Hàm Yên căm hận ma tu, lúc này nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó cũng không nhịn được khẽ thở dài:

"Không sai! Không phải loại người tâm tính kiên nhẫn, bất khuất, không ngộ ra đao ý như thế!"

Triệu Quyên Quyên hơi cắn môi, nhanh chóng truyền âm nói:

"Nhìn tình hình trước mặt, mặc kệ trước đó Thánh Tử Trọng Minh tông này có tiếng xấu đến mức nào, nhưng hiện tại hắn cố ý che chở chúng ta, đợi chút nữa nếu có cơ hội, chúng ta phải ra tay, giúp hắn một tay!"

"Như thế, có lẽ còn có thể cứu Tống sư muội."

Ba người Lâm Hàm Yên lập tức đồng ý.

Bốn tên nữ tu tâm ý tương thông, gần như đồng thời lấy ra át chủ bài mạnh nhất của mình, căng thẳng quan sát tình hình chiến đấu, chuẩn bị sẵn ra tay bất cứ lúc nào.

rầm rầm rầm...

Đao khí huyết sắc tung hoành toàn trường, đao ý mênh mông như đại dương, cuồn cuộn gào thét, vô cùng vô tận chém vỡ đủ loại thủ đoạn của Tư Hồng Hàm Dung.

Chương 1411: Không thể đổ cho người khác (1)

Thấy mãi không bắt được Bùi Lăng, mình lại chầm chậm rơi vào thế yếu, Tư Hồng Hàm Dung lập tức nghi ngờ.

Thực lực của Bùi Lăng này cực kỳ không thích hợp!

Tu vi của Tư Hồng Diệu Ly chỉ có Nguyên Anh.

Nhưng hiện tại lực lượng của hắn ta chỉ giáng lâm tới một chút, đừng nói Thánh Tử chỉ là Hóa Thần trung kỳ, dù là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ cũng không thể chống đỡ nổi mười chiêu trên tay nàng!

Nhưng bây giờ trăm ngàn chiêu đi qua, Thánh Tử còn thừa lực quan tâm bốn tên nữ tu ngụy đạo bên cạnh!

Dù cho là cửu kiếp Hóa Thần, cũng không thể đạt tới loại trình độ này!

Oanh!"

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên vỗ ra một chưởng, cứ thế đẩy lui Tư Hồng Hàm Dung.

Hắn từ tốn nói: "Tư Hồng tiền bối, xem ra ngươi không đưa ta đi được."

Nói xong, khí tức quanh người hắn đột nhiên trở nên vô cùng cường thịnh.

Bóng tối cuồn cuộn chảy xuôi, trong khoảnh khắc đã phệ toàn bộ đại trận...

Trọng Minh tông.

Phù Quang trì.

Mặt ao phản chiếu ra một tòa thành trì khổng lồ, bên trong ngựa xe như nước rất náo nhiệt.

Ở phần biên giới Phù Quang hồ, xuyên qua tường thành có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết núi xa.

Những dãy núi kia chập trùng uốn lượn, mây mù như sa mỏng quanh quẩn ở giữa trông như tiên cảnh chốn nhân gian.

Lúc này, phía trên dãy núi nào đó, nhìn từ xa trông như lá phong đồ xinh đẹp ngày thu, lại là từng cây linh thực quỷ dị. Thân cành loại linh thực này như xương người, trắng hếu ảm đạm, hoa lá đều như ngưng kết thành máu, tản ra mùi ngai ngái.

Vô số khuôn mặt oan hồn hơi mờ lít nha lít nhít chen trên hoa lá, không ngừng há mồm phát ra tiếng gào thét thảm thiết.

Rất nhiều tiếng gào thét hội tụ thành tiếng quỷ khóc khó mà miêu tả, quanh quẩn toàn bộ trong rừng.

Trong rừng, lại là một loại cát đất màu trắng bệch, hiện ra màu sắc lạnh băng ở dưới ánh sáng mờ tối, như cặn xương bị lặp đi lặp lại chắt lọc.

Sâu trong rừng, một lão giả áo gai trúc quan ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn.

Lão giả này có khuôn mặt bình thường, bình thường đến mức chỉ cần chuyển ánh mắt rời khỏi khuôn mặt hắn ta, sẽ hoàn toàn quên mất hình dáng tướng mạo của hắn ta, hắn ta đang lạnh nhạt nhắm mắt nhập định.

Bỗng nhiên, hắn ta mở hai mắt ra, trên khuôn mặt không có chút rung động nào thoáng qua về ngạc nhiên, tự nhủ: "Minh thiên chỉ vụ, Vĩnh Dạ hoang mạc..."

Chuyện này rất kỳ quái!

Lần này Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên bị tập kích, phát động thủ đoạn mà hắn ta bố trí trong huyết mạch của nàng. Thứ này là để Tư Hồng Diệu Ly sử dựng trong nhiệm vụ lần này, nhưng không ngờ lại gặp Bùi Lăng trong Độ Ách uyên.

Đời này Tư Hồng thị không có nhân tài đỉnh phong thật sự, kế hoạch đánh cắp Dược Tiên Nữ trong đại điển luận đan lần trước đã tuyên bố thất bại, vì lợi ích của cả tộc trong ba trăm năm tiếp theo, nhất định phải có một thiên kiêu có thể gánh vác trách nhiệm!

Nếu có thể lôi kéo được một Thánh Tử chưa thật sự trưởng thành, chắc chắn càng tốt hơn kế hoạch ban đầu của Tư Hồng thị!

Bởi vậy, vừa rồi Tư Hồng Hàm Dung đã trực tiếp thay đổi kế hoạch ban đầu...

Chỉ không ngờ, tu vi của Thánh Tử không chỉ đột phá đến Hóa Thần, hơn nữa thực lực cực mạnh, ngay cả hắn ta cũng thất bại!

Một vị tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, lại mơ hồ có thực lực Phản Hư kỳ?

Cho dù đây là Thánh Tử một đường giết lên từ ngoại môn Thánh tông, nhưng cũng khó có thể tin!

Hơn nữa, loại bóng tối kia có thể ngăn cách cả thần niệm của hắn ta.

Cái này không khác gì Minh Thiên Chi Vụ bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Hàm Dung lập tức lấy ra Truyền Âm Phù thôi động.

Chẳng mấy chốc, bên trong Truyền Âm Phù truyền ra một giọng nói quyến rũ tận xương, lười biếng nói: "Lão tổ, tìm ta có chuyện gì?

Tư Hồng Hàm Dung nói: "Khuynh Yến, Bùi Lăng là Hóa Thần mấy kiếp?"

"Bùi Lăng?" Đầu tiên Tư Hồng Khuynh Yến khẽ giật mình, chợt lười biếng cười nói: "Sao bản cung biết hắn là Hóa Thần mấy kiếp? Lão tổ nên đến hỏi Cửu A Lệ thị mới đúng."

Tư Hồng Hàm Dung nhíu mày lại, nói: "'Khuynh Yến, đừng làm loạn. Đây là việc quan trọng!"

Tư Hồng Khuynh Yến cười trộm một trận, lúc này mới cười nói:

"Khoảng thời gian trước, không phải lão tổ còn trách cứ ta làm mất mặt Tư Hồng thị sao? Sao hiện tại lại muốn tìm ta nghe ngóng tu vi của Bùi Lãng?"

Tư Hồng Hàm Dung bình thản nói: "Trước khác nay khác, đừng lãng phí thời gian, nói."

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến hời hợt nói: "Tốt, nhưng ta thật sự không rõ Bùi Lăng là Hóa Thần mấy kiếp."

"Nhưng nếu gia tộc cần, ta là đích nữ Tư Hồng thị, tất nhiên không thể đổ cho người khác"

"Đợi chút nữa ta sẽ đi tìm Bùi Lăng để hỏi thăm rõ ràng,"

"Dù lại để hắn đạt được gian kế, nhốt lại thải bổ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, thăm dò ra lai lịch của hắn..."

Tư Hồng Hàm Dung coi như không nghe thấy mấy câu nói sau cùng, bình tĩnh nói: "Trong vòng ba ngày, lão phu phải biết kết quả.

Trong Truyền Âm Phù, Tư Hồng Khuynh Yến bất mãn trả lời: "Ba ngày sao đủ..."

Không đợi nàng nói hết lời, Tư Hồng Hàm Dung trực tiếp cắt ngang truyền âm.

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Hoàng", lòng đất, Chân Không Hóa Linh đại trận.

Bóng tối sền sệt như thực chất như bị cái gì đó dẫn dắt, bắt đầu không ngừng hội tụ vào trung tâm lại sụp đổ, cuối cùng tụ hợp vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Chương 1412: Không thể đổ cho người khác (2)

Ống tay áo Bùi Lăng không gió mà bay, trong giây lát khí thế hùng hậu mới khó khăn lắm thu liễm.

Cách đó không xa, Tư Hồng Diệu Ly nằm nghiêng, áo bào Trượng Trực nền trắng hoa văn lam đã rách nát không chịu nổi, trên làn đa tuyết trắng lộ ra ngoài trải rộng vết thương, máu đồ tươi đang chậm rãi chảy ra, thấm ướt váy.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, lại đã hôn mê.

Thấy mặc dù Tống sư muội bị thương không nhẹ, nhưng khí tức vẫn bình ổn, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, bốn tên nữ tu đều thầm thở phào, nhưng bọn họ nhanh chóng cảnh giác nhìn về phía Bùi Lăng.

Vị Thánh Tử Trọng Minh tông này cũng là một vị ma đầu!

Hơn nữa, đối phương có thực lực cực mạnh đánh lui Tống sư muội bị Tư Hồng thị lão tổ điều khiển, cho dù bốn người bọn họ liên thủ, lấy ra hết át chủ bài cũng không thể là đối thủ của hắn.

Thế nhưng, trong trận đại chiến vừa rồi, từ đầu tới đuôi đối phương đều cố ý che chở bốn người bọn họ, lúc giao thủ với Tư Hồng thị lão tổ cũng cố ý tránh điểm yếu hại của Tống sư muội, không biết rốt cuộc đối phương có mục đích gì...

Nghĩ tới đây, Thẩm Âm Trần hỏi dò: "Ngươi thật sự là Thánh Tử Trọng Minh tông?"

Lúc này, Bùi Lăng mới bình ổn khí tức, nghe nói như thế không nhịn được khẽ cười nói: "Người nhất định phải lãng quên, cần gì biết quá nhiều."

Nghe vậy, bốn tên nữ tu cau mày, đang muốn nói gì đó, sắc mặt đều khẽ giật mình, ngay sau đó trong đầu bọn họ lập tức trống rỗng.

Ngay sau đó, một cơn buồn ngủ vô cùng mãnh liệt đột kích.

Bọn họ không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp ngủ thiếp đi...

Bùi Lăng di chuyển bước chân, đi đến bên cạnh Tư Hồng Diệu Ly kiểm tra tình huống của đối phương một chút, thấy nàng thật sự không đáng ngại, lúc này cũng yên lòng.

Thủ đoạn của Tư Hồng thị rất quỷ dị, nhưng đáng tiếc đối phương cách không giao thủ với hắn, không phát huy được bao nhiêu thực lực.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lấy ra đan dược chữa thương cho Tư Hồng Diệu Ly ăn vào.

Đan dược cực phẩm có hiệu quả phi phàm, thương thế của Tư Hồng Diệu Ly lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục.

Sau một lát, mí mắt nàng giật giật, chậm rãi tỉnh lại.

Mở mắt thấy Bùi Lăng, đầu tiên Tư Hồng Diệu Ly khẽ giật mình, chợt bò dậy, ngạc nhiên nói: "Thánh Tử, đây là nơi nào?"

Bùi Lăng đứng cách đó không xa, trong lòng đầy đề phòng, hắn không thể hoàn toàn xác định, lần này người tỉnh lại là Tư Hồng Diệu Ly hay Tư Hồng thị lão tổ! Thế là, không có bất kỳ dấu hiệu gì, Bùi Lăng trực tiếp lấy ra một đạo đao khí, bay thẳng về hướng mi tâm Tư Hồng Diệu Ly.

Xoạt!

Trong mắt Tư Hồng Diệu Ly lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết giáng xuống.

Nhưng ngay sau đó, đao khí vững vàng dừng cách mi tâm nàng một chút xíu, mũi nhọn sắc bén có một loại ảo giác sẽ cắt nàng ra ở bất kỳ nơi đâu bất kỳ lúc nào, nhưng lại không làm bị thương da thịt nàng.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh này, khẽ gật đầu, nếu là Tư Hồng thị lão tổ, cho dù biết rõ là hắn thăm dò, lấy thân phận địa vị của lão tổ một tộc, cũng không thể để đao khí của một tên tiểu bối là hắn, chống đỡ vào mi tâm của mình...

Thấy Bùi Lăng vung tay thu hồi đao khí, lúc này Tư Hồng Diệu Ly mới do dự hỏi: "Thánh Tử, sao thế?"

Bùi Lăng nghiêm túc nhìn chằm vào về mặt Tư Hồng Diệu Ly, thấy nàng không có chút ký ức với tất cả những việc vừa rồi, trong lòng lập tức rõ ràng, có khả năng bản thân Tư Hồng Diệu Ly cũng không biết Tư Hồng thị đã bố trí thủ đoạn trên người Tư Hồng Diệu Ly.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Không có gì."

Lại phân phó: "Ta muốn đưa bốn tên nữ tu này về chỗ cũ, ngươi dẫn đường cho ta một chút."

Nghe lời này, Tư Hồng Diệu Ly mới chú ý tới, Lâm Hàm Yên, Thẩm Âm Trần, Triệu Quyên Quyên và Trần Tĩnh Mộng đều ở chỗ này!

Trong lòng nàng lập tức khẽ động, nhớ lại lúc trước, nàng chỉ nhớ rõ mình bị một nữ tu đột nhiên xuất hiện đánh lén, tỉnh lại đã xuất hiện ở bên cạnh Thánh Tử, chắc chắn tình huống của bốn tên đệ tử ngụy đạo kia cũng giống nàng.

Năm người bọn họ đều bị Thánh Tử phái người bắt tới?

Đúng!

Nàng đã từng gặp tên nữ tu kia!

Đối phương không phải người sống, là một bộ thi thể mà Thánh Tử đã từng cất giữ trong túi trữ vật.

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly lập tức nói: "Vâng!"

Nhưng ngay sau đó, nàng lộ ra vẻ khó xử, khẽ khuyên nhủ, "Thánh Tử, thân phận bốn tên nữ tu này đều không tầm thường"

"Lâm Hàm Yên kia là hậu bối trực hệ của một vị Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, bản thân là băng cơ ngọc cốt thể, bẩm sinh trăm mạch liên thông, căn cốt tuyệt hảo, có lực tương tác không gì sánh kịp với linh khí. Mặc kệ trước mặt trưởng bối trực hệ của nàng, hay đứng trước mặt toàn bộ Yến Tê thành đều được coi trọng."

"Mà Thẩm Âm Trần này cũng là thiên tài kiếm đạo được Hàn Ảm Kiếm tông dốc sức bồi dưỡng, đã lĩnh ngộ nhiều loại kiếm ý, bàn về tư chất, không kém hơn bất kỳ một chân truyền nào. Chỉ vì một vài nguyên nhân không thể cho người ngoài biết, lại chưa thể trở thành chân truyền đệ tử, mà đi tới Độ Ách uyên trông COI.

Chương 1413: Cứu người như thế nào?

"Còn có Triệu Quyên Quyên và Trần Tĩnh Mộng đều có tư chất xuất chúng, thân phận đặc thù..."

"Đồng thời ra tay với bốn người này thật sự hơi mạo hiểm."

"Nếu Thánh Tử thật sự có cần, bây giờ ta đã là Trượng Trực lệnh, có phòng hành hình riêng."

"Có thể vụng trộm sắp xếp cho Thánh Tử"

"Mỗi lần một người, sẽ không để người ta phát hiện"

Bùi Lăng híp mắt, lập tức lắc đầu nói: "Không cần."

Sau đó lại nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta đưa các ngươi về mặt đất trước."

Nói xong, hắn vung ống tay áo một cái, bóng tối lập tức tràn ngập, bao phủ toàn bộ Tư Hồng Diệu Ly và bốn tên nữ tu trong đó, sáu người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.

Trong thư phòng rộng rãi, Niếp Bích Lưu ngồi ngay ngắn sau án thư, vẻ mặt nghiêm nghị nghe đám Tiết cấp lần lượt đến bẩm báo: "Tiết cấp trưởng, đã hoàn thành điều tra toàn bộ phía đông khu chữ 'Hoàng; không phát hiện năm người Lâm sư muội."

"Đã hoàn thành điều tra toàn bộ phía tây khu chữ 'Hoàng, không thu hoạch được gì."

"Đã hoàn thành điều tra toàn bộ phía nam khu chữ 'Hoàng:..

"Sông ngầm khu chữ 'Hoàng:..

Chẳng mấy chốc, theo từng Tiết cấp đến, đã đào sâu ba thước đất toàn bộ khu chữ "Hoàng", vẫn không có bất kỳ manh mối gì.

Ngoài ra có Tiết cấp bẩm báo, vài ngày trước có người ở khu chữ "Địa" và khu chữ "Huyền" từng thấy tên nữ tu Hóa Thần kia.

Nhưng lúc ấy đối phương nghênh ngang phi hành trên không Độ Ách uyên, hơn nữa đi ngang qua bốn khu, hoàn toàn không bị giới luật ảnh hưởng.

Vì vậy, tất cả mọi người tưởng kia là một vị Tiết cấp hoặc là Trượng Trực mới tới, còn chưa kịp nhận lấy đồ đạc, cũng không để ở trong lòng...

Nghe đến đó, Niếp Bích Lưu cau chặt lông mày, tên nữ tu Hóa Thần kia đã xuất hiện từ vài ngày trước?

Lúc này, hắn ta phát hiện một cái Truyền Âm Phù trong tay áo có động tĩnh, thế là lập tức đứng dậy, đi vào nội thất.

Sau khi vào nội thất, thuận tay đóng cửa lại, lúc này Niếp Bích Lưu mới lấy ra Truyền Âm Phù thôi động.

Trong phù lục lập tức truyền ra một giọng nói quen thuộc: "Niếp sư đệ, đúng là ở Tố Chân Thiên có vị đệ tử tên là Mạc Lễ Lan, là thân truyền của một vị trưởng lão nào đó. Nhưng mấy năm trước đã bị Thiên Sinh giáo làm hại."

Cái gì?

Đã bị hại? !

Niếp Bích Lưu lập tức giật mình, nói cách khác, người trước đó cướp đi đám người Lâm sư muội, là một bộ thi thể? !

Lại nghe giọng trong Truyền Âm Phù tiếp tục nói: "Tố Chân Thiên Kiều chân truyền rất coi trọng chuyện này, hỏi ta có phải có tung tích thi thể của Mạc Lễ Lan hay không,"

Niếp Bích Lưu lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Hiện tại Độ Ách uyên xảy ra một ít chuyện, đúng là có liên quan đến Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan"

"Nếu hôm nay không thể giải quyết việc này, ta sẽ bẩm báo với Văn Nhân tư viên, mời nàng nhanh chóng trở về Độ Ách uyên một chuyến."

"Ngươi tự quyết định chuyện này đi, Độ Ách uyên liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Giọng nói trong Truyền Âm Phù nói: "Ngoài ra, thật sự có tung tích của đệ tử Tố Chân Thiên, nên thông báo chuyện này với Tố Chân Thiên."

Niếp Bích Lưu gật đầu nói: "Được, lát nữa ta sai người người ghi chép lại chuyện đã xảy ra, tính cả chân dung do người từng gặp thăm về tu vi bản tính của Mạc Lễ Lan một chút, nhưng bây giờ Mạc Lễ Lan đã bị hại từ mấy năm trước, những điều này không có ý nghĩa gì nữa.

Thế là, hắn ta ngắn gọn nói: "Làm phiền sư huynh"

Còn chưa nói hết câu, ánh sáng nhạt trên bùa chú đã dập tắt.

Thấy thế, Niếp Bích Lưu thu hồi Truyền Âm Phù, quay người đi ra ngoài.

Lúc này đã có rất nhiều Tiết cấp, Trượng Trực tụ tập gian ngoài, vẻ mặt đều rất nghiêm nghị.

Nhìn thấy hắn ta đi ra, rối rít nhìn sang.

Sắc mặt Niếp Bích Lưu nghiêm nghị, đang muốn hạ lệnh mở rộng phạm vi điều tra, lật ngược cả khu chữ "Huyền" lên, đã thấy một Tiết cấp vội vàng đi vào, không nhớ cả hành lễ, đã lớn tiếng nói:

"Tìm ra đám người Lâm sư muội rồi!"

"Ừm?" Đầu tiên Niếp Bích Lưu khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng đã vội vàng hỏi: "Õ nơi nào? !"

Tiết cấp kia thở hổn hển nói: "Ở, ở trong phòng ngủ của bọn họ..."

Lầu nhỏ được xây dựng tinh xảo, rèm châu nửa cuốn, ánh lửa trong lò Toan Nghê mạ vàng đã dập tắt, mùi thơm ngát vẫn còn tràn ngập cả phòng.

Bóng dáng của Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây.

"Tiếp theo, ngươi chỉ cần giả vờ không biết cái gì hết là được"

Bùi Lăng liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng truyền âm phân phó.

Tư Hồng Diệu Ly gật đầu: "Hiểu rõ."

Bốn tên nữ tu còn lại đã được đưa về phòng ngủ của mình, nhưng lần này hệ thống đưa tặng đạo lữ, mặc dù đã phái hóa thân hành động bắt cóc năm tên Tiết cấp và Trượng Trực ở Độ Ách uyên, chắc chắn việc lớn như thế sẽ khiến người trông coi của Độ Ách uyên chú ý đến.

Đúng vậy, hiện tại Độ Ách uyên đã còn không an toàn với Bùi Lãng!

Cho dù hiện tại vì đại chiến chính ma, đám cao tầng Độ Ách uyên đã bị điều ra ngoài, hắn cũng phải nhanh rời đi mới được.

Chương 1414: Huyết mạch thiên kiêu (1)

Nếu không, chờ cao tầng Độ Ách uyên trở về, chẳng phải vừa hay đâm đầu vào họng súng?

Chỉ có điều, tuy hắn đã có cách rời đi, nhưng vẫn có ý định tìm hiểu xem Tư Hồng thị có kế hoạch càng chu toàn hơn hay không.

Lập tức, Bùi Lăng lại nói: "Ngươi dự định hoàn thành nhiệm vụ Tư Hồng thị như thế nào?"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức trả lời: "Nhiệm vụ của Tư Hồng thị là để ta cứu một vị thiên kiêu trong tộc đã bị nhốt ở nơi đây, tên là Tư Hồng Đạc."

"Bây giờ bị giam giữ ở khu chữ 'Huyền"

"Kế hoạch của Tư Hồng thị rất đơn giản, chỉ cần ta đi gặp mặt Tư Hồng Đạc trước, cướp đoạt một giọt tinh huyết bản nguyên."

"Sau đó giết hắn là được!"

"Tiếp theo, chỉ cần mang giọt tinh huyết bản nguyên này về Tư Hồng thị trong vòng ba ngày, Tư Hồng thị có thủ đoạn để huyết mạch thiên kiêu tích huyết trùng sinh" Tư Hồng Diệu Ly nghiêm túc nói: "Thế nhưng, cách này không gánh nổi một thân tu vi và ký ức của Tư Hồng Đạc."

"Nhưng điều Tư Hồng thị muốn cũng chỉ là một thiên kiêu có huyết mạch thuần túy, thiên tư trác tuyệt."

"Về phần tên thiên kiêu này có còn là Tư Hồng Đạc lúc đầu hay không, điều đó không quan trọng"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, loại cách cứu người này... Thật sự rất bất ngờ!

Lúc trước hắn đã nghe Tư Hồng Khuynh Yến nhắc tới, Độ Ách uyên canh phòng nghiêm ngặt, chưa từng có phạm nhân nào giam giữ ở trong đó có thể trốn thoát.

Hiện tại Tư Hồng Diệu Ly lại đến Độ Ách uyên cứu người, thật sự là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Dù trong Độ Ách uyên này không có bất kỳ một tu sĩ chính đạo nào phòng thủ, giới luật nghiêm khắc trong đó vẫn chặt chẽ kín kẽ, không thể có phạm nhân có thể rời đi.

Nhưng bây giờ, huyết mạch thiên kiêu, tích huyết trùng sinh...

Nếu Tư Hồng thị thật sự có thể làm được như thế, đúng là có thể né qua giới luật Độ Ách uyên.

Ít nhất ở trên lý luận, kế hoạch này của Tư Hồng thị rất hoàn mỹ!

Lúc này, Tư Hồng Diệu Ly lại nói tiếp: "Điểm khó khăn nhất của nhiệm vụ này là làm thế nào âm thầm tiếp xúc với Tư Hồng Đạc"

"Chỉ cần ta có thể chạm mặt Tư Hồng Đạc, là có thể truyền lại ý của Tư Hồng thị, đến lúc đó hắn sẽ nghe theo ta sắp xếp."

"Tiếp theo, ta sẽ để Tư Hồng Đạc chủ động giao ra tinh huyết bản nguyên, sau đó quyết định tốt một thời gian, sau khi ta rời khỏi Độ Ách uyên, hắn tự bạo cũng tốt, xúc phạm giới luật mà chết cũng được, dù sao chỉ cần hắn vừa chết, Tư Hồng thị sẽ có thủ đoạn cứu hắn"

"Hắn là thiên kiêu Tư Hồng thị, sinh ra đã được coi trọng, từ trước đến nay hô mưa gọi gió, so sánh với việc cả một đời bị cầm tù ở Độ Ách uyên, sống uổng một đời, hắn tuyệt đối không để ý đến cái giá mất trí nhớ và tu luyện lại từ đầu!"

"Như thế, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của Tư Hồng thị!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không nhịn được âm thầm gật đầu, cách cứu người của Tư Hồng thị thật sự khó lòng đề phòng!

Đương nhiên, cân nhắc đến nhiều năm qua Độ Ách uyên chưa từng có người có thể rời khỏi nơi này, nếu nơi đây còn canh phòng nghiêm ngặt như trước, chắc chắn cách này không có tác dụng gì.

Nhưng bây giờ, tình hình chiến đấu của đại chiến chính ma đang hừng hực, cao tầng bên trong đều bị điều đi, đối mặt với trình độ hiện tại, cũng chỉ ÿ lại vào giới luật để duy trì toà ngục giam khổng lồ này có thể vận chuyển theo trật tự, đối với Ma môn mà nói, đây là chỗ có thể động tay chân...

Chỉ có điều, lúc này hắn muốn rời khỏi Độ Ách uyên, chắc chắn không thể sử dụng cách của Tư Hồng thị, chỉ có thể làm việc theo kế hoạch lúc đầu của mình.

Đi theo quy tắc của Độ Ách uyên, thông qua việc "cải tà quy chính" để rời khỏi Độ Ách uyên.

Ngoại trừ cái đó ra, dù sao sau này Tư Hồng Diệu Ly cũng là thủ hạ của hắn, ra tay giúp đối phương một lần... Cũng cho Tư Hồng thị lão tổ một sự đền bù.

Thế là, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tư Hồng Đạc... Có tu vi gì?"

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Năm đó bị bắt chỉ có Kết Đan. Nhưng Mệnh Hồn đăng mà hắn để ở trong tộc, lại cho thấy tu vi hiện tại hắn đã đến Nguyên Anh kỳ."

Nói đến chỗ này, nàng hơi nhíu mày khó hiểu: "Mặc dù Độ Ách uyên không có linh khí, không thể tu luyện, nhưng tu luyện huyết đạo lại không bị ảnh hưởng"

"Chỉ không biết tại sao bên ngụy đạo lại tùy ý để hắn đột phá ở trong Độ Ách uyên"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, chợt nói: "Tiếp theo, ngươi chuẩn bị một chút, nhanh chóng hành động! Ta sẽ núp trong bóng tối giúp ngươi một tay."

Dù sao chuyện Tư Hồng Đạc đột phá Nguyên Anh kỳ như thế nào cũng không liên quan tới hắn, hiện tại điểm khó khăn nhất với Tư Hồng Diệu Ly là âm thầm tiếp xúc với Tư Hồng Đạc, nhưng điều này vô cùng đơn giản với.

Cho dù ra tay một lần, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch rời khỏi Độ Ách uyên của hắn...

Tư Hồng Diệu Ly nghe vậy hơi ngạc nhiên, trước đó nàng truyền âm cho Thánh Tử, Thánh Tử còn để nàng đợi một năm sau lại ra tay.

Nhưng không biết vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý?

Cảm thấy không hiểu, nàng lập tức gật đầu nói: "Vâng!"

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Chân Không Hóa Linh đại trận.

Trong trận pháp, linh khí đang chậm rãi ngưng tụ.

Chương 1415: Huyết mạch thiên kiêu (2)

Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, lại là Bùi Lăng trở lại nơi đây.

Hắn liếc nhìn xung quanh, chợt đánh ra mấy đạo pháp quyết tạm thời ngừng vận chuyển trận pháp, lấy ra một vài thiên tài địa bảo từ trong túi trữ vật, tiến hành thay thế những trận cơ đã xuất hiện vết nứt nhỏ bé do lúc trước giao thủ với Tư Hồng Hàm Dung, tiếp theo lại kiểm tra toàn bộ đại trận một lượt, xác nhận nó đã khôi phục như lúc ban đầu, vô cùng vững chắc, ẩn nấp, lúc này mới tán bào ngồi xếp bằng, hơi trầm ngâm.

Hiện tại không thể tiếp tục dùng hệ thống tu luyện, một khi hệ thống lại miễn phí đưa tặng thứ gì cho hắn, cho dù phái hóa thân đi lấy, cũng vô cùng nguy hiểm cho bản thể của hắn!

Hơn nữa, hóa thân của hắn do ý chí đọa tiên điều khiển.

Hiện tại hệ thống trực tiếp thao túng ý chí đọa tiên đưa tài nguyên, đưa nữ nhân cho hắn... Chắc chắn ý chí đọa tiên đã hận không thể lột da hắn!

Đợi đến ngày nào đó hắn thật sự cần hóa thân làm việc thay hắn, ý chí đọa tiên không phối hợp thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, mặc kệ nói thế nào, hiện tại vẫn phải nhanh chóng rời khỏi Độ Ách uyên mới ổn thỏa...

Bây giờ hắn muốn rời khỏi Độ Ách uyên chỉ có hai cách, một là cải tà quy chính, hai là dùng hệ thống uỷ thác.

Trong đó cách thứ nhất, vốn hắn cũng không phải ma đầu gì đó, nếu không phải hệ thống gây chuyện, hắn chưa từng chủ động làm ra bất kỳ chuyện ác người người oán trách gì.

Bởi vậy, thông qua cách cải tà quy chính rời khỏi Độ Ách uyên, là điều đơn giản nhất với hắn, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thông qua bất kỳ thử thách gì của Độ Ách uyên.

Còn cách thứ hai... Hiện tại Độ Ách uyên không có cao tầng chân chính tọa trấn, hắn không cần lo lắng hệ thống bị cắt ngang, chỉ cần tu luyện một môn thuật pháp mà trong Độ Ách uyên không có tài nguyên, cũng có thể rời khỏi Độ Ách uyên.

Chỉ có điều, mấy lần hệ thống uỷ thác này đều phái hóa thân của hắn đi lấy tài nguyên, cho nên dù có thể thực hiện được cách thứ hai, nhưng lại hơi không ổn thỏa cho lắm.

Bởi vậy, chỉ có sau khi thất bại cách thứ nhất, hắn mới có thể thử dùng cách thứ hai.

"Cải tà quy chính... Ta phải sớm khôi phục thân phận Ngô Tâm An này, còn phải giải trừ sự lãng quên của tất cả mọi người trong khu chữ 'Hoàng' với ta."

"Trong vòng hai ngày tới, trước tiên phải dùng thân phận Ngô Tầm An lộ mặt nhiều hơn ở khu chữ 'Hoàng; nếu không ta đã bị nhốt ở Độ Ách uyên nửa năm, tất cả mọi người không có chút ấn tượng nào với ta, điều này cũng quá khả nghi!"

"Trong hai ngày này, nếu Tư Hồng Diệu Ly hành động, sẽ giúp nàng một lần"

"Dù sao, điều này không có bất kỳ ảnh hưởng gì với ta'"

"Nhưng nếu nàng vẫn không ra tay, vậy ta cũng chỉ có thể một mình nhanh chóng rời khỏi..."

"Hiện tại Độ Ách uyên đã không an toàn, ta không thể ở lại chỗ này quá lâu!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức vận chuyển Thực Nhật bí lục, hóa thành dáng vẻ Ngô Tầm An, sau đó thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] bỏ chạy về phía mặt đất.

Giữa trưa ngày kế tiếp.

Ánh trăng huyết sắc chiếu nghiêng xuống, gió lạnh rít gào nhanh chóng xuyên qua từng hẻm núi.

Khu chữ "Hoàng", từng phạm nhân mang theo xiềng xích tốp năm tốp ba đi ra từ nơi hẻo lánh, bắt đầu vung cuốc đá, thạch chuỳ tự chế khai thác vật liệu đá.

Bọn họ tùy ý đi lại, Bùi Lăng hóa thành Ngô Tầm An trà trộn trong đám người, lề mà lề mề cùng bọn họ đi đến trước một nửa vách đá đang được khai thác, trở thành người khai thác đá.

"Keng keng keng..."

Tiếng gõ đơn điệu không ngừng vang lên, lúc lao động các phạm nhân cũng bắt đầu một ngày trò chuyện: "Đừng thấy Tống trượng trực kia dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối, đều là giả vờ cả! Nghe nói người bị nàng hành hình trong những ngày qua, đều bị rút xương đầu, nhắc đến nàng là run rẩy."

"Nào có khoa trương như vậy?" Nghe vậy, có người lập tức cãi lại, "Độ Ách uyên tự có quy củ, huống chi chỗ chúng ta chỉ là khu chữ 'Hoàng' mà thôi."

"Tống tiểu nương kia lòng dạ rắn rết thế nào, còn có thể giết chúng ta hay sao?"

"Ta thấy là mấy người kia ngoài mạnh trong yếu, nhìn hung hãn, thật ra đều là đồ hèn nhát. Mới bị đánh đập một lần, đã không ngừng quỳ xuồng."

Nghe vậy, một phạm nhân cách đó không xa cười hắc hắc, nói:

"Nếu ngươi không tin, đi thử chẳng phải sẽ biết sao?"

"Hôm qua tên Tiền Tứ kia, ngày thường cũng được coi là hán tử.

Sau khi bị Tống trượng trực trừng trị, phải nói là cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, nuôi chó mười năm cũng không hiểu chuyện quan tâm như hắn."

"Đúng vậy" Phạm nhân xung quanh đều gật đầu hùa theo, "Chẳng trách Tống trượng trực này lại có thể được chính đạo tuyển tới làm Trượng Trực, lúc đầu nhìn dáng về nàng nũng nịu, còn tưởng là quả hồng mềm, hiện tại xem ra thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài..."

"Nếu không phải biết nội tình của nàng, thật sự tưởng đây là truyền nhân ma đạo..."

"Ta nghe nói, sư tôn thân nhân của Tống trượng trực này đều chết ở trong đại chiến chính ma, vì vậy nàng hận ma tu thấu xương... Cho nên tính tình thay đổi, ra tay vô cùng tàn nhẫn."

"Chúng ta cũng không phải ma tu..."

"Đều vậy cả, chúng ta đâu phải chính đạo?"

Chương 1416: Chuẩn bị ra tay

Đang cùng nhau than thở về "Tống trượng trực" bụng dạ ác độc, một phạm nhân vẻ ngoài hung ác đã nghe đến chán ngấy, đột nhiên cười lạnh nói: "Một đám phế vật nhát gan! Lão tử đã thử thủ đoạn của mỗi một vị Trượng Trực trong khu chữ 'Hoàng' này, nói trắng ra chỉ là một chút nỗi khổ da thịt, thật sự có cốt khí, ai lại để vào mắt?"

"Hiện tại chỉ là một tiểu nương nhi, đã dọa các ngươi thành dáng vẻ này?"

Nghe lời này, xung quanh không khỏi yên tĩnh, chợt có phạm nhân ngăn cản đồng bạn đang muốn bước tới cãi cọ, cười lạnh nói: "Có phải có cốt khí hay không cũng rất đơn giản. Ngươi tùy tiện phạm phải chuyện gì đó, chỉ ra muốn Tống trượng trực tự mình hầu hạ là được"

Nghe đám người mồm năm miệng mười tranh chấp, Bùi Lăng không nói một lời, vùi đầu khai thác đá.

Thạch chuỳ tạm thời tự chế ra lần lượt gõ vào vách đá, lớp ngoài bị địa sát chi khí ăn mòn phong hoá rì rào rơi xuống, nhanh chóng phủ kín giày của hắn.

Một lúc lâu sau, một tiếng "tách" khẽ vang lên, vách đá truyền đến cảm giác không còn mềm nhũn như trước đó, mà cứng như sắt thép.

Bùi Lăng bắt đầu bắt chước phạm nhân xung quanh, nhanh chóng vung thạch chuy đập vào vách đá.

Có thể nói loại khai thác đá này không hề khó khăn với tu vi của hắn. Nhưng vì đề phòng để lộ ra lai lịch của mình, hắn cố gắng kìm hãm tốc độ, vẫn giữ tốc độ nhất trí với phạm nhân xung quanh.

Lúc này, ở nơi xa có một phạm nhân ngáp dài đi tới.

Hắn ta chậm rãi bước tới, thấy phần lớn vách đá đều có người đang khai thác, liền đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm một nơi khá vắng để bắt đầu lao động ngày hôm nay.

Sau đó, tên phạm nhân này nhanh chóng phát hiện, bên dưới một đoạn vách đá ngay ở ngay vị trí phía trước mình, chẳng biết tại sao chỉ có một người khai thác đá ở nơi đó.

Người kia vô cùng xa lạ...

Đang nghĩ đến đây, trong đầu tên phạm nhân này đột nhiên chợt loé lên, lập tức nhớ ra thân phận người này, đây là tán tu Ngô Tầm An, khoảng nửa năm trước đã tiến vào Độ Ách uyên, tội ác là huyết tế toàn thành nhưng thất bại?

Loại xuất thân, tội ác này... Tên phạm nhân này cũng không đáng chú ý, hắn ta trực tiếp đi qua, bắt đầu khai thác đá cách Bùi Lăng không xa.

Hắn ta lấy xuống một cái cuốc đá từ sau lưng, bắt đầu gõ vào vách đá "keng keng keng".

Lao động một lát, phạm nhân này chợt nghe Ngô Tầm An bên cạnh truyền âm với mình: "Ngươi tên là gì? Ngoại hiệu là gì? Nửa năm qua có từng làm chuyện nào đặc biệt không?"

Phạm nhân này nghe vậy khẽ giật mình, Ngô Tầm An này xảy ra chuyện gì thế?

Đối phương hỏi những vấn đề này...

Nhưng ngay lúc hắn ta phát hiện không thích hợp, cả người chợt bình tĩnh lại, sau đó rất phối hợp nói: "Ta tên Hoa Cương Hữu, ngoại hiệu Hoa Quỷ, nửa năm qua phạm sai lầm ba lần, lần đầu tiên là... Từng bị Lâm trượng trực, Tiêu trượng trực còn có Trần trượng trực hành hình..."

Bùi Lăng âm thầm nhớ kỹ toàn bộ những điều này, hắn đã ở lại khu chữ "Hoàng" nửa năm, tất nhiên không thể không nhớ được tên của tất cả phạm nhân nơi này.

Còn có chuyện quan trọng đã xảy ra trong nửa năm này, chắc chắn cũng phải biết một chút.

Sau khi nghe xong, Bùi Lăng âm thầm giải trừ [Hoặc Hồn thần thông], đồng thời sử dụng "Pháp" để tên phạm nhân này lãng quên tất cả việc vừa xảy ra.

Hoa Cương Hữu hơi mất hồn, nhưng không hề phát hiện vấn đề gì, tiếp tục khai thác đá.

Ánh trăng màu đỏ treo cao trên không chiếu xuống, như máu tươi pha loãng chảy xuôi trong toàn bộ Độ Ách uyên.

Trong hẻm núi, từng phạm nhân bận rộn như kiến tộc.

Tiếng khai thác đá "keng keng keng" xen lẫn tiếng gió đang gào thét, cùng tiếng xiềng xích đập vào nhau, quanh quẩn ở mỗi một góc...

Từ trên cao quan sát xuống, toàn bộ khu chữ "Hoàng" đều đang hoạt động ngay ngắn trật tự.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc hoàng hồn.

Hoàng hôn ở Độ Ách uyên vẫn là một ánh trăng màu ửng đỏ tung bay khắp nơi, bởi vì nguyền rủa nên không ai dừng lao động, tiếng gõ "keng keng keng" vẫn không ngừng vang lên.

Đúng vào lúc này, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện Hắc Bạch Đồng Tâm Cổ trong cơ thể xuất hiện động tĩnh, là Tư Hồng Diệu Ly tìm hắn.

Có lẽ đối phương chuẩn bị hành động!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức thu lại vật liệu đá đã khai thác xong, đi đến chỗ hẻo lánh.

Trong giây lát, hắn đi tới một nơi hẻo lánh không có một ai.

Trông vách đá nơi đây như hoàn hảo không chút tổn hại, hoặc là hoàn toàn bị phong hóa, căn bản không thể khai thác vật liệu đá mà chính đạo cần, hoặc là vô cùng rắn chắc, cần các phạm nhân cố gắng dốc càng nhiều sức lực khai thác đá mới có thể khai thác được.

Cho nên từ trước đến nay không có ai ở đây.

Bùi Lăng dừng chân, thần niệm đảo qua xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, trong chớp mắt đi vào bóng tối trước một vách đá, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] trốn vào lòng đất.

Chẳng mấy chốc, hắn đã quay về bên trong Chân Không Hóa Linh đại trận, tiện tay ném vật liệu đá đi, tiếp theo lập tức lấy ra Truyền Âm Phù rót vào pháp lực.

Trong Truyền Âm Phù chợt vang lên giọng Tư Hồng Diệu Ly:

"Thánh Tử, ta đã lấy được triệu lệnh, dự định đêm nay hành động."

Chương 1417: Tư Hồng Đạc

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc trước hắn từng nói với Tư Hồng Diệu Ly, mình có thể dùng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] đưa nàng đi gặp Tư Hồng Đạc, tuyệt đối không bị bất kỳ kể nào phát hiện.

Nhưng bởi vì giới luật ở Độ Ách uyên, hắn cần phải có một cái triệu lệnh, mới có thể vừa đi vừa về giữa hai khu vực.

Hiện tại Tư Hồng Diệu Ly đã lấy được triệu lệnh, hắn không hề bị giới luật hạn chế.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Bây giờ ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi."

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Ta đang ở chỗ của mình..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã ngắn gọn nói: "Được."

Sau đó lập tức cắt ngang truyền âm, hóa thành dáng vẻ ban đầu, lại thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] lập tức biến mất bên trong Chân Không Hóa Linh đại trận.

Trong tiểu lâu tinh xảo.

Rèm châu buông xuống, lộ ra một góc bình phong giao tiêu.

Trên bình phong nhẹ mềm chiếu rọi ra một bóng dáng tinh tế yểu điệu, theo đó là tiếng nước lững lờ.

Tư Hồng Diệu Ly cởi sạch quần áo, tóc đen xõa ra, khuôn mặt trắng thuần trong sáng hơi đỏ ửng, dựa nghiêng vào mép bồn tắm, thỉnh thoảng dùng tay khuấy nước tắm trong bồn một chút, Truyền Âm Phù lơ lửng trước mặt đang chầm chậm dập tắt.

Vì đề phòng tu sĩ ngụy đạo âm thầm nhìn trộm hành động của mình, hiện tại mỗi lần nàng truyền âm với Bùi Lăng sẽ cố ý chọn lúc đang tắm.

Lúc này, thấy Thánh Tử đã chủ động cắt ngang liên lạc, nàng duỗi một bàn tay trắng nõn ướt sũng ra, một phát bắt được Truyền Âm Phù, nhanh chóng thu hồi.

Ngay sau đó, Tư Hồng Diệu Ly đang muốn đứng dậy từ trong bồn tắm, đã thấy một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.

Thân hình hắn cao lớn, quanh người quanh quẩn huyết sát chỉ khí, giữa lông mày tràn đầy vẻ ngang ngược.

Là Bùi Lăng đã chạy tới!

Thánh Tử dùng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], lại có tốc độ nhanh như vậy? !

Tư Hồng Diệu Ly lập tức khẽ giật mình, nàng vừa kết thúc truyền âm, còn chưa kịp mặc quần áo, Thánh Tử đã trực tiếp đến rồi?

Lúc này, Bùi Lăng vừa đứng vững, đang muốn trực tiếp đưa Tư Hồng Diệu Ly đi, lập tức nhìn thấy trước mặt hơi nước mông lung, cách đó không xa là một chiếc bồn tắm, nước trong gió mát, một nữ tu xinh đẹp nho nhã không mảnh vải che thân đang nằm trong đó.

Khuôn mặt nàng dài nhỏ, mũi ngọc môi anh đào, khuôn mặt trắng thuần, tóc dài đen nhánh, vì ngâm trong bồn tắm nên lộ ra đôi môi đỏ thắm, ba màu sắc làm nổi bật lẫn nhau, tươi sáng xinh đẹp, cần cổ thon dài đẹp đẽ, vòng eo tinh tế như cành liễu, trông như đóa thủy tiên màu đỏ thắm chầm chậm nở rộ trong mương nước tối tăm.

Trong vẻ đơn thuần, xinh đẹp, trong trẻo, ngây thơ mang theo từng sợi bóng tối.

Hai người lập tức hai mặt nhìn nhau.

Bùi Lăng kịp phản ứng trước, lúc này trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, còn chưa lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm tình cảnh trước mặt.

Ngay sau đó, vốn khuôn mặt Tư Hồng Diệu Ly chỉ hơi hồng nhuận lại càng đỏ ửng hơn, nàng tâm niệm vừa động, nhanh chóng lấy ra một bộ pháp y từ trong túi trữ vật, trong giây lát đã mặc trên người mình.

Ngay sau đó nhảy lên một cái, trong chớp mắt bắt pháp quyết, cơ thể ẩm ướt lập tức được sấy khô.

"Thánh Tử, ta đã chuẩn bị xong" Tư Hồng Diệu Ly lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng truyền âm nói, cứ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì.

Đến lúc này: "cuối cùng" Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, cũng tỏ vẻ chưa xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tốt, chúng ta xuất phát"

Nói xong, hắn vừa tiếp nhận triệu lệnh từ trong tay Tư Hồng Diệu Ly, vừa giậm chân tiến lên, ôm eo thon của đối phương, sau đó thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Khu chữ "Huyền".

Nơi đây địa sát càng mạnh hơn khu chữ "Hoàng".

Tầng nham thạch vốn nặng nề bị ăn mòn ra tầng tầng lớp lớp, địa hình quanh co khúc khuỷu, phức tạp nhiều thay đổi.

Bên cạnh một vách núi gần như thẳng tắp, có một căn nhà đá dựng bằng đá đen.

Nhà đá này có vẻ ngoài mộc mạc đơn sơ, bên trong bày biện đầy đủ mọi thứ.

Vào cửa là tảng đá ghép thành mặt đất, mỗi một tảng đá hình thù kỳ quái, đều khảm vừa đúng vào mặt đất, tổ hợp vào nhau trông bằng phẳng lại ẩn chứa vẻ đẹp.

Chính đường bàn ghế đầy đủ, thậm chí trong bình đá phía trên cùng còn cắm hai cành hoa không biết lấy được từ chỗ nào.

Trên bình đá điêu khắc phù văn, trợ giúp nhánh hoa nhu nhược chống cự sát khí ăn mòn chạm đất.

Hiện tại, trong sương phòng sát vách chính đường có một người thanh niên mặc áo tù, tay chân đeo xiềng xích, cho dù ngồi trong nhà tù cũng không thể che giấu phong phạm đại tộc, hành động ưu nhã, dáng về vui mừng.

Hắn ta mặt như ngọc, dáng người thẳng tắp đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn làm bằng đá, tập trung tinh thần lật xem một cuốn sách.

Cách hắn ta không xa là một tu sĩ lão niên râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng. Tu sĩ này mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh, ống tay áo thêu một chữ vân triện "Huyền", vẻ mặt vui mừng, khí tức trong trẻo thuần túy, nhìn qua có thể biết ngay là xuất thân năm tông chính đạo.

Đây là Tiết cấp trưởng khu chữ "Huyền", Phí Túc.

Phí Túc ngồi ở đây đã được một đoạn thời gian, nhưng lực chú ý của thanh niên áo tù lại bị quyển sách trong tay hấp dẫn.

Chương 1418: Tạo hóa trêu ngươi (1)

Bây giờ hắn ta đang đọc một công báo phụ bản do Thiền Lâu Lưu Lam hoàng triều đưa ra, đang lưu truyền rộng rãi trong năm tông chính đạo.

Thiền Lâu làm ra công báo, bản chính chuyên đăng một vài chuyện quan trọng xảy ra trong năm tông chính đạo và động thái của ma đạo, cũng không lưu thông ra bên ngoài, chỉ có tu sĩ trung tầng trở lên trong năm tông mới có thể nhận được. Bởi vì năm tông có rất nhiều người, tu sĩ trung tầng trở lên càng nhiều hơn, khó tránh khỏi để tin tức lộ ra, thế là biến thành Tá Đao Đường Vạn Hủy hải là nơi đưa ra tin tức chủ yếu.

Khác với bản chính, phụ bản của hắn ta lại chuyên dùng để ghi chép sự tình dấu vết của một vài tu sĩ tầm thường.

Ví dụ như thanh niên áo tù trước mắt đang chú ý đến việc một nữ tu tên là Dư Châu ngẫu nhiên gặp phải một thiếu niên lưu lạc hoang dã, tình cảnh chật vật, sinh lòng thương hại, đã nhận hắn ta làm đệ tử, dẫn theo bên cạnh nuôi dưỡng, coi như ngoại đệ tử của mình.

Nhưng một lúc sau lại phát hiện thiếu niên này là ma tu, tâm tính nghiêng lệch, thường có hành động tàn bạo.

Dư Châu không nõ tố giác hắn ta, vẫn giữ lại dưới gối, muốn dẫn dắt hắn ta hướng thiện.

Chỉ là thiếu niên tuổi không lớn lắm, lại đã ma tính sâu nặng, tính tình xảo trá, bởi vì tu vi không bằng Dư Châu nên tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

Chờ Dư Châu thả lỏng cảnh giác, lại đột nhiên ra tay muốn giết sư.

Loại hành động phản nghịch trái luân thường đạo lý này diễn ra hơn tám lần, mỗi một lần, sau khi thiếu niên thất bại lại quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng sám hối, chỉ lên trời thề từ đây hoàn toàn thay đổi, lại nối tiếp tình thầy trò với Dư Châu.

Thế là, Dư Châu nhiều lần mềm lòng, cuối cùng không nhẫn tâm thanh lý môn hộ.

Mấy năm sau, một lần dẫn thiếu niên vào núi sâu hái dược liệu, sư đồ vô tình gặp hung thú cao giai, Dư Châu vì bảo vệ thiếu niên mà chịu trọng thương, lúc này thiếu niên lại ra tay, sau khi giết sư cướp tài nguyên cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi, không hề nhặt lại di hài cho sư phụ.

Sau khi thiếu niên phạm tội, bị tìm hiểu nguồn gốc tra ra đoạn chuyện cũ này, có tu sĩ chính đạo thấy không nỡ đã đến nhặt xác chôn cất cho Dư Châu, lại phát hiện nơi chôn cất Dư Châu đã hóa thành một quỷ dị cỡ nhỏ.

Nữ tu áo xanh tóc búi cao vết thương chồng chất, thoi thóp, trông coi sơn lâm tơi tả sau đại chiến, hỏi thăm tất cả sinh linh có linh trí đi ngang qua: "Đồ đệ ta vẫn còn sống rời đi?"

Đây là quỷ dị vô hại hiếm thấy với sinh linh, chỉ cần trả lời nữ tu:

"Đệ tử của ngài mọi chuyện đều tốt."

Nàng sẽ hài lòng tạm thời tiêu tán.

Sau khi xem xong, thanh niên áo tù không khỏi xúc động thở dài:

"Dư Châu này không đáng hy sinh như thế! Đệ tử căn bản đã mất hết nhân tính như cầm thú, thật sự không phải người!"

Không đợi Phí Túc mở miệng, ngay sau đó thanh niên còn nói, "Ôi, nhưng hồi tưởng lại quá khứ, Tư Hồng Đạc ta cũng giống tên đệ tử này, làm tất cả chuyện ác không có chút hối hận nào, đến nay nghĩ đến cũng thấy vô cùng xấu hổ..."

"Tư Hồng đạo hữu đừng tự coi nhẹ mình như thế" Cách đó không xa, Phí Túc nghe vậy không nhịn được nở một nụ cười khen ngợi, ôn tồn nói: "Bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng, đạo hữu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, đã nên uống cạn một chén lớn!"

"Dư Châu này tu tới Nguyên Anh, cũng không phải chưa từng thấy lòng người hiểm ác, nàng bị đệ tử giết nhiều lần, sao không biết truyền nhân dưới gối là lòng lang dạ thú?"

"Lại nhiều lần nương tay, đơn giản là nhớ tình cảm sư đồ, hy vọng đệ tử có thể dừng cương trước bờ vực, cải tà quy chính"

"Mặc dù đệ tử của nàng ma tính sâu nặng, cuối cùng phụ sự chờ mong của nàng nhưng tu sĩ chính đạo chúng ta tâm ý tương thông, vui thấy tu sĩ trong thiên hạ hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa"

"Nến Dư Châu biết lời này của Tư Hồng đạo hữu, nhất định rất được an ủi."

Tư Hồng Đạc tạm thời khép quyển sách lại, gật đầu nói: "Tiết cấp trưởng nói cực phải, bây giờ ta hồi tưởng quá khứ, có thể nói hai tay dính đầy máu tanh, tội ác từng đống, thật sự như mới tinh lại từ trong mộng, không thể tin được, sinh ra làm người, sao có thể làm ra việc đáng sợ như vậy với sinh linh vô tội, lại còn thờ ơ?"

"Cho dù thiên hạ hôm nay Nhân tộc vi tôn, nhưng dị tộc, yêu thú, cỏ cây, tỉnh quái... Tất cả sinh linh có linh trí, sao có thể đối xử như súc vật heo chó?"

"Càng không nói đến, phần lớn người bị giết hại vẫn là Nhân tộc..."

"Tội ác mà ta phạm phải, dù dốc hết Vạn Hủy hải cũng khó có thể rửa sạch..."

Phí Túc đánh giá sắc mặt khi hắn ta nói lời này, khẽ gật đầu.

Trải qua những năm gần đây suy ngẫm, đám người trong coi đều nhìn rõ sự thay đổi của Tư Hồng Đạc, lần này sự giác ngộ của hắn ta là xuất phát từ nội tâm.

Độ Ách uyên đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có hy vọng độ hóa một ma tut Sở dĩ toà ngục giam được cải tạo từ vực sâu trong lòng đất này được gọi là "Độ Ách uyên", cùng vì dự tính ban đầu khi xây dựng không phải dùng để cầm tù phạm nhân, mà dùng để giáo hóa phạm nhân, thúc đẩy hắn ta cải tà quy chính.

Chương 1419: Tạo hóa trêu ngươi (2)

Nhưng bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân nơi đây lại không có một ai có thể thông qua "cải tà quy chính" để khôi phục tự do.

Đừng nói những ma đầu xuất thần ma tu kia, dù phạm nhân xuất thân từ năm tông chính đạo cũng không có một ai thành công vượt qua, thật sự là một bạt tai với năng lực giáo hóa của năm tông chính đạo.

Cũng may, hiện tại Trọng Minh tông Phù Quang Tư Hồng thị Tư Hồng Đạc này bản tính ngang tàng hống hách, xem mạng người như cô rác nhưng bị giam giữ nhiều năm như vậy, cuối cùng dần lạc đường biết quay đầu lại, chuẩn bị hoàn toàn đầu quân vào chính đạo.

Mặc dù năm đó Tư Hồng Đạc đã làm không ít chuyện sai, nhưng biết sai có thể thay đổi, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cuối cùng cũng là một giai thoại.

Chủ yếu nhất là, cuối cùng Độ Ách uyên có thể có một chiêu bài ra dáng.

Còn ở trong thời kì đặc thù thế này.

Nghĩ đến vài ngày trước đó tông môn âm thầm truyền đến tin tức, Phí Túc khẽ vuốt chòm râu dài dưới cằm, nói: "Tư Hồng đạo hữu đừng như thế, ngươi là đích tử Tư Hồng thị, sinh ra đã bị lý lẽ tà ác của Trọng Minh tông vấy bẩn, bây giờ có thể sửa chữa, thật sự đáng quý."

"Lão phu và các đồng liêu đã bàn bạc qua, mấy ngày tới đạo hữu có thể tiếp nhận kiểm tra của Độ Ách uyên."

"Lần này, chắc chắn đạo hữu có thể thông qua kiểm tra, khôi phục sự tự do!"

Nghe vậy, trên mặt Tư Hồng Đạc lại không có chút sợ hãi lẫn vui mừng nào, ngược lại nhíu mày, lắc đầu nói: "Không dối gạt Tiết cấp trưởng, bây giờ ta đã hoàn toàn không quan tâm việc có thể rời khỏi Độ Ách uyên hay không"

"Nghĩ đến chuyện cũ, với hành động ngang ngược của ta, bị giam cả đời ở đây để chuộc tội những việc ác từng làm ra, cũng là chuyện đương nhiên."

"huống chi, nơi đây còn có thể nghe được nhìn thấy đủ loại lý niệm, việc thiện của năm tông chính đạo, đối với ta mà nói, đây là khoản tài phú lớn lao."

"Có một phòng một quyển này, đời này đã đủ!"

Nghe những lời nói từ tận sâu trong lòng hắn ta, Phí Túc lộ ra vẻ vui mừng.

Trên thực tế, lúc Tư Hồng Đạc vừa tới, có thể nói là rắc rối số một khu chữ "Huyền", hắn ta hung hãn không sợ chết, thủ đoạn ma đạo tầng tầng lớp lớp.

Lần rắc rối nhất, thậm chí khiến gần một phần ba tù phạm khu chữ "Huyền" tử thương.

Phạm nhân kiêu ngạo không nghe lời như thế, lại xuất thân cao quý, truyền thừa xa xưa, nhất là ngu xuẩn mất khôn, lúc mới bị giam giữ, đừng nói trông cậy vào khả năng có thể tỉnh ngộ, không tùy ý làm ác ở khu chữ "Huyền" đã khiến Phí Túc như trút được gánh nặng.

Khi đó hắn ta chỉ hy vọng đối phương hơi khiêm tốn một chút, đừng để nơi nằm trong sự quản lý của mình xảy ra chuyện gì.

Về sau cách một đoạn thời gian năm tông chính đạo sẽ có tiền bối cao nhân đến đây giảng bài, tiến hành giáo hóa.

Vốn tưởng những tán tu phạm phải sai lầm nhỏ có hy vọng thay đổi nhất, sẽ có thể rời khỏi Độ Ách uyên, loại ma đầu sinh ra và lớn lên ở Ma môn như Tư Hồng Đạc chắc chắn chết già ở nơi đây, tuyệt đối không có khả năng thứ hai.

Nhưng qua nhiều năm như thế, lại không ngờ tán tu mặt ngoài khúm núm, tuyệt đối nghe theo, trong lòng lại khịt mũi coi thường với lời dạy bảo của chính đạo, hoàn toàn nghe không vào, thậm chí tràn đầy ghen ghét với đệ tử chính đạo. Hơn nữa, bọn họ ở trong Độ Ách uyên càng lâu, tâm tính càng vặn vẹo.

Đến nay không có một vị tán tu nào có thể đạt tới tiêu chuẩn kiểm tra.

Ngược lại Tư Hồng Đạc là ma tu tội ác tày trời nhất khu chữ "Huyền", bây giờ lại thành tù phạm duy nhất thật lòng ăn năn ở toàn bộ Độ Ách uyên...

Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi!

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Phí Túc lại nói: "Bây giờ đại chiến chính ma đang hừng hực, nếu đạo hữu có lòng chuộc tội, ở lại Độ Ách uyên chỉ lãng phí tư chất thiên phú của đạo hữu, chẳng bằng sau khi rời đi thuyết phục càng nhiều ma tu cải tà quy chính, đừng tiếp tục hoành hành ngang ngược, có thể cứu được sinh linh vô tội, chẳng lẽ không phải là công đức của đạo hữu?"

Tư Hồng Đạc nghe vậy khẽ giật mình, nghiêm túc suy tư một phen, sau đó gật đầu thật mạnh nói: "Tiết cấp trưởng nói cực phải! Lại là ta nhỏ hẹp."

"Năm đó ta hành hành ngang ngược, để lại hậu hoạ vô tận."

"Nếu chết mục trong nhà tù như vậy, sẽ không thể bồi thường cho những sinh linh bị thương tổn kia."

"Ngày mai!"

"Ngày mai ta sẽ đi tiếp nhận kiểm tra của Độ Ách uyên, khôi phục tự do, giành phúc lợi cho thương sinh trong thiên hạ, đền bù đủ loại tội ác lúc trước."

"Như thế mới không phụ những lý lẽ đại đạo chân chính mà ta nghe được trong ngục."

"Nhân sinh có linh, thiên nhiên có thể cảm ngộ tình cảm của vạn vật, tự nhiên từ bi."

Vẻ khen ngợi trong mắt Phí Túc càng rõ hơn, vuốt râu gật đầu, nhìn vị hậu bối thật sự hối lỗi sửa sai ở trước mặt, từ trong đáy lòng hắn ta có một loại thoải mái và nở mày nở mặt, thậm chí điều này càng không thể kìm được vui mừng, tinh thần toả sáng hơn lúc đột phá cảnh giới.

Lập tức, hắn ta mỉm cười nói: "Đã không còn sớm, đạo hữu nên sớm đi nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, để đối phó phần kiểm tra ngày mai"

Chương 1420: Có người cướp ngục! (1)

Nói xong để lại một cái túi trữ vật, bên trong mơ hồ có tia sáng, khí tức trong trẻo lưu chuyển, lại là tài nguyên tu hành mà rất nhiều công pháp chính đạo cần dùng.

Tư Hồng Đạc gật đầu: "Những năm gần đây đã làm phiền Tiết cấp trưởng."

Hai người trò chuyện xong, Tư Hồng Đạc tự mình tiễn Phí Túc rời đi, lúc này mới một mình trở lại nội thất ngồi xuống.

Hắn ta không nghỉ ngơi ngay cũng không tu luyện, mà lại cầm một quyển sách đã bị lật xem đến hơi quăn mép, đây là du ký của một vị tiền bối Cửu Nghi sơn, bên trong ghi chép sau khi hắn ta Kết Đan đã xuống núi du lịch thiên hạ mở mang kiến thức, làm rất nhiều việc hành hiệp trượng nghĩa, xẻng gian trừ ác.

Mặc dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lúc này Tư Hồng Đạc vẫn không kịp chờ đợi lật ra trang sách, xem say sưa ngon lành.

"Ly tiền bối đúng là người trong chính đạo ta!"

"Tu sĩ chúng ta nắm giữ lực lượng vượt xa phàm nhân, gặp chuyện bất bình, tất nhiên việc nhân đức không nhường ai!"

"Sáng nghe đạo, tối chết... Tốt! Tốt! Chính đạo chúng ta làm việc đường hoàng, nên thoải mái phóng khoáng như thế...

Khu chữ "Huyền".

Trong bóng tối bên cạnh ngọn núi.

Bóng dáng của Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly đột ngột xuất hiện.

Nơi đây tầng nham thạch từng đống, ánh trăng máu ảm đạm, trong tầm mắt không có một ngọn cỏ, hẻm núi bị ăn mòn hiện ra màu sắc đỏ hồng và xanh đen đan xen, nếu quan sát nơi đây sẽ cảm giác ở giữa màu đỏ thẫm đen xen hỗn tạp, chập trùng ngàn vạn khe rãnh. Thoạt nhìn, hình dạng mặt đất không khác biệt quá lớn với khu chữ "Hoàng".

Sự khác biệt trực quan nhất, lại là mức độ đậm đặc của địa sát chi khí nơi này đột nhiên cao hơn khu chữ "Hoàng" một đoạn.

Đến mức hai người vừa xuất hiện, cảm giác một trận lạnh buốt thấu xương đập vào mặt.

Cũng may lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng, đã không bị ảnh hưởng bởi trình độ địa sát chỉ khí như thế. Còn Tư Hồng Diệu Ly, nàng vừa ngâm tắm dược dịch có tác dụng loại trừ sát khí, pháp lực tự vận chuyển một vòng, đã loại bỏ sát khí không kịp chờ đợi xâm lấn.

Lúc xuất hiện, Bùi Lăng đã lấy thần niệm xác nhận qua, xung quanh cũng không có người khác.

Lập tức, hắn truyền âm hỏi: "Tư Hồng Đạc bị giam giữ ở nơi nào?"

Tư Hồng Diệu Ly đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng lắc đầu: "Ta cũng không biết địa điểm cụ thể. Thế nhưng, ta từng nghe nói, hắn rất nổi tiếng ở khu chữ 'Huyền), nghĩ đến chỉ cần tùy ý tìm tù phạm sưu hồn, có thể biết đại khái."

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, truyền âm nói: "Không cần rắc rối như thế, ta có thủ đoạn có thể xử lý việc này."

Nghe vậy, Tư Hồng Diệu Ly vội nói: "Vâng"

Ngay sau đó, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, thần niệm vạn kiếp Hóa Thần chầm chậm tràn ra, lập tức phát hiện phạm nhân một Kết Đan kỳ cách đó một tòa hạp cốc.

Lập tức không hề do dự, trực tiếp dùng [Hoặc Hồn thần thông] khống chế hắn ta.

Sau đó truyền âm hỏi: "Tư Hồng Đạc ở đâu?"

Tên phạm nhân kia không chút do dự, lập tức truyền âm trả lời:

"Đi từ nơi này lên phía trước, trước rẽ trái hai lần lại rẽ phải ba lần, sau đó đi thẳng vài dặm, sẽ thấy một con sông ngầm. Đi dọc theo dòng sông đến thượng du, sau đó... Nơi nào có một tòa nhà đá, chính là chỗ ở của Tư Hồng Đạc."

"Những năm qua hắn rất ít rời khỏi nhà đá, tám phần mười đang ở bên trong."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt giải trừ [Hoặc Hồn thần thông], lại xóa đi ký ức vừa rồi của hắn ta.

Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly: "Đã biết vị trí"

Nói xong kéo eo nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn].

Bóng dáng hai người lập tức biến mất tại chỗ.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly xuất hiện ở bên trong một tòa nhà đá, nơi đây bày biện đầy đủ, mặc dù dùng tài liệu là vật liệu đá, bàn giường mọi thứ đều ổn thỏa, có thể nhận ra chủ nhân căn phòng này rất để ý cuộc sống.

Hiện tại, cách đó không xa có một thanh niên mặc áo tù, dáng vẻ đoan trang như quý tử đại tộc, khí tức bình thản, cử chỉ nhã nhặn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đá, hơi si mê lật xem một quyển sách.

Bùi Lăng chưa từng thấy Tư Hồng Đạc, cũng không rõ người thanh niên trước mắt có phải là người mà Tư Hồng Diệu Ly muốn tìm hay không. Vì cẩn thận, trong chớp mắt hắn dẫn theo Tư Hồng Diệu Ly xuất hiện, quanh người lập tức tràn ngập bóng tối đậm đặc như thực chất, lặng yên bao phủ toàn bộ căn phòng đá, ngăn cách trong ngoài, đề phòng để lộ hành tung.

Lúc này, phát hiện có người xuất hiện, Tư Hồng Đạc lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai tên tu sĩ xa lạ một nam một nữ đột ngột đứng ở trước mặt mình.

Nam tu mặc áo bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức bạo ngược, nữ tu thì mặc áo bào Trượng Trực nền trắng hoa văn lam, mặt mày dài nhỏ, xinh đẹp yếu đuối, như đóa hoa chập chờn bên mép vực sâu.

Tư Hồng Đạc đánh giá bọn họ, hơi ngạc nhiên.

Hắn ta không có ấn tượng với hai người này, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chắc chắn không phải người khu chữ "Huyền", Ngay lúc Tư Hồng Đạc quan sát, Tư Hồng Diệu Ly đưa tay đánh ra một chiêu, lập tức lấy ra một bức tranh.

Chương 1421: Có người cướp ngục! (2)

Trên bức tranh miêu tả một bóng người sinh động như thật, trên người mặc cẩm bào, eo đeo mỹ ngọc, cả người lộ ra vẻ ung dung chỉ có tử đệ nhà lớn được dạy dỗ từ bé mới có.

Khóe miệng hắn ta hơi cong lên, vẻ mặt đùa cợt, cầm trong tay một cây quạt xếp chạm kim khắc ngọc, trên nan quạt trang trí một cái độc lâu màu đen lớn khoảng móng tay, trong hốc mắt độc lâu mơ hồ lộ ra huyết quang.

Rõ ràng dáng về thanh tao lịch sự, lại cho người ta một cảm giác tà ý nghiêm nghị.

Nhìn qua có thể biết ngay đây là truyền nhân ma đạo, thân phận không tầm thường.

Mặc dù khí chất trang phục khác biệt quá nhiều, nhưng vẻ mặt người trong bức họa không khác gì thanh niên áo tù trước mặt, những đặc điểm rất nhỏ cũng không sai chút nào.

Tư Hồng Diệu Ly âm thầm gật đầu, chắc là người này!

Chỉ có điều, vì lý do cẩn thận, nàng không tùy tiện hành động, mà nhanh chóng lấy ra một cái ngọc châu màu sắc ảm đạm.

Ngọc châu này lớn khoảng ngón cái, về ngoài hơi mờ, bên trong như bao bọc chất lỏng gì đó, hơi rung nhẹ.

Tư Hồng Diệu Ly tâm niệm vừa động, lập tức cắt đầu ngón tay mình, nhuộm đỏ hạt châu.

Ngọc châu kia lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chất lỏng bên trong chợt tản ra ánh sáng bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Cùng lúc đó, trên người Tư Hồng Đạc lập tức hiện ra một vòng huyết quang, huyết quang kia cực kỳ nồng đậm sền sệt như thực chất, chiếu rọi gò má trắng nõn của hắn ta ra về ảm đạm lâm ly, dưới huyết quang lưu chuyển, quanh người Tư Hồng Đạc truyền ra khí tức không khác gì ngọc châu, giống như thủy nhũ giao hòa liên thành một khối.

Thấy cảnh này, Tư Hồng Diệu Ly mới thở phào nhẹ nhõm, không sai được.

Đây là Phù Quang châu của một tộc Tư Hồng thị, đặc biệt dùng để xác nhận thân phận của Tư Hồng Đạc.

Hiện tại Phù Quang châu nở rộ màu mè, lại có sự cộng minh với Tư Hồng Đạc, nam tu áo tù trước mắt chắc chắn là Tư Hồng Đạc!

Trong lòng nàng âm thầm cảm thán, [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] của Thánh Tử quả nhiên lợi hại!

Tư Hồng Đạc bị giam giữ ở nơi canh phòng nghiêm ngặt thế này, cho dù bây giờ mình đã là Trượng Trực lệnh khu chữ "Hoàng", muốn âm thầm tiếp xúc với đối phương cũng không có cửa mà vào, nhưng lần này có Thánh Tử giúp đỡ, lại dễ dàng đứng ở trước mặt Tư Hồng Đạc.

Hiện tại điểm khó khăn nhất của nhiệm vụ đã được giải quyết, chuyện kế tiếp sẽ đơn giản hơn.

"Phù Quang châu?" Lúc này, Tư Hồng Diệu Ly chưa mở miệng, lại nghe Tư Hồng Đạc đã cau mày hỏi: "Các ngươi là người Tư Hồng thị?"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức gật đầu, lúc trước Tư Hồng Đạc thành danh, nàng chỉ vừa bước vào con đường Chu gia đại tiểu thư, dù là địa vị hay tu vi đều cách biệt một trời một vực với đối phương.

Hiện tại đã qua nhiều năm, đối phương bị giam giữ trong Độ Ách uyên, không chỉ bị nàng bắt kịp, thậm chí người cùng độ tuổi với Tư Hồng Đạc, đã từng tranh đấu với nhau như Luân Hồi Tháp Thiếu Phù Đồ lệnh, Cửu Nghi sơn Đạo Tử đều đã đi vào Hóa Thần...

Từng là thiên kiêu một đời, vạn chúng chú mục, ánh sáng lóa mắt, bây giờ lại bị nhốt trong căn phòng đá đơn sơ keo kiệt này, là tù nhân của chính đạo, tuổi tác trôi qua vô ích, thật làm người ta thổn thức.

Ở trong Độ Ách uyên chịu thiệt thòi nhiều năm như vậy, chắc chắn vị tộc huynh này đã vô cùng khát vọng tự do!

Hiện tại chỉ cần nàng chứng minh thân phận của mình, chắc chắn đối phương vô cùng phối hợp...

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly lập tức trả lời: "Không sai, ta tên Tư Hồng Diệu Ly, lần này phụng mệnh trong tộc, đến đây cứu huynh trưởng về...

Còn chưa nói hết câu, đã thấy Tư Hồng Đạc nhanh chóng bắt một cái pháp quyết, trực tiếp cao giọng hô: "Người đâu nhanh tới! Có người Tư Hồng thị cướp ngục! !"

Cửu Nghi sơn.

Oanh Châu.

Một tòa thành trì nguy nga hùng tráng trên không, mây mưa băng sương hỗn loạn đang chầm chậm tiêu tán.

Trong bầu trời xanh, một vết máu mang khí thế âm u lạnh lẽo sắc bén, nhanh chóng bỏ chạy về phía chân trời.

Trên vòm trời mà phàm nhân không thể thấy được, sau mây mù thấp thoáng tú lâu rường cột chạm trổ.

Tú lâu có vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong bày biện cực kỳ đơn giản.

Văn Nhân Linh Sắt ngồi ngay ngắn sau án dài, mái tóc đen đã cắt ngắn chỉ còn lại ngang cằm, tản mát bên tai.

Lúc này đại chiến tạm dừng, nhưng nàng vẫn mặc chiến giáp vừa người tỉnh mịn như lân phiến, phác hoạ ra đường cong yểu điệu chập trùng.

Một cây họa kích sắc bén bức người vết máu chưa khô bị bàn tay trắng thuần mềm mại nắm chặt, dựng thẳng cạnh người.

Họa kích cao bằng hai người, nặng nề cao lớn hơn họa kích bình thường, sát khí quanh quẩn, tràn ngập sự sắc bén.

Văn Nhân Linh Sắt vốn nở nang trưởng thành, lúc đứng cạnh họa kích cũng có vẻ xinh xắn lanh lợi.

Khuôn mặt nàng tinh xảo như vẽ, tư thế hiên ngang, khí thế lại cực kỳ cường thịnh như vực sâu như núi.

Hiện tại, trước mặt Văn Nhân Linh Sắt lơ lửng một tấm Truyền Âm Phù tản ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp: "Việc này kỳ quái, kính xin Tư viên tự mình về Độ Ách uyên một chuyến, chủ trì đại cục."

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản nói: "Có thể. Nhiều nhất trong vòng năm ngày, bản tọa sẽ trở về Độ Ách uyên."

Chương 1422: Thật sự không tìm nhầm người?

Giọng nói trong Truyền Âm Phù lập tức nhẹ nhàng thở ra: "Vâng Ngay sau đó, ánh sáng nhạt trên Truyền Âm Phù dập tắt, bị Văn Nhân Linh Sắt thu hồi.

Ngay sau đó nàng cong ngón tay búng ra, trong hư không trước mặt lập tức hiện ra một mặt thủy kính.

Mặt kính đập dờn một trận, chợt xuất hiện một bóng dáng ôn nhuận cao lớn.

Vốn đối phương đang dựa vào bàn làm việc, trong chớp mắt bóng dáng rõ ràng, hắn ta như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mặt kính.

Văn Nhân Linh Sắt nhìn chằm chằm trong kính, mở miệng nói:

"Sư đệ, Độ Ách uyên có việc, tạm thời ta phải trở về một chuyến."

"Kính xin ngươi nhanh chóng đến đây tọa trấn Oanh Châu, thay ta trấn áp ma tu nơi đây, để phòng bọn họ lại huyết tế toàn thành"

Bóng người trong thủy kính lập tức gật đầu: "Được"

Sắp xếp xong mọi việc, Văn Nhân Linh Sắt tâm niệm vừa động, thủy kính trước mặt lập tức tản đi, không để lại chút dấu vết nào.

Hàng mi không họa của nàng hơi cau lại: "Độ Ách uyên...

"Lại xảy ra chuyện ngay lúc này..."

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Huyền".

Trong nhà đá, sau khi Tư Hồng Đạc xác nhận thân phận của Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly, không hề do dự: "Người đâu nhanh tới!

Có người Tư Hồng thị cướp ngục! !"

Hắn ta lớn tiếng hô hào, chợt đánh ra pháp quyết, thúc giục trận pháp trong nhà đá.

Ngay sau đó, cả tòa nhà đá lập tức bị một luồng lực lượng cường đại giam cầm, dường như trong nháy mắt đã rơi vào lông giam, bất kỳ sinh linh gì cũng không thể ra vào.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Tư Hồng Đạc này là tu sĩ chính đạo giả mạo?

Cũng may!

Mình sớm sử dụng thủ đoạn phong tỏa gian nhà đá này, động tĩnh này không truyền đi.

Cùng lúc đó, Tư Hồng Diệu Ly giật mình, nàng không biết Bùi Lăng đã ra tay, lại vội vàng lấy ra trận bàn, lập tức thôi động nó, trong nháy mắt tạm thời bày ra một trận pháp đơn giản ngăn cách tiếng động và thần niệm thăm dò trong nhà đá.

Tư Hồng Đạc nhìn rõ hành động của nàng, lại khẽ lắc đầu, lời lẽ chính nghĩa nói: "Không cần vùng vẫy, vừa rồi ta đã dùng trận pháp khuếch đại tiếng động, công bố tội ác của hai người các ngươi, Tiết cấp trưởng Phí Túc sẽ đến ngay."

"Bây giờ trận pháp trong nhà đá đã vận chuyển, trong vòng nửa canh giờ ai cũng không trốn thoát được."

"Thế nhưng, dù sao ngươi và ta cũng là đồng tộc, có liên hệ huyết mạch, chỉ cần hai người các ngươi bằng lòng thật sự hối lỗi sửa sai, ta cũng không thể ngồi nhìn các ngươi rơi vào tuyệt cảnh, sẽ cầu xin cho các ngươi, cũng cho các ngươi có một cơ hội cải tà quy chính ở khu chữ 'Huyền:.."

Nghe nói như thế, không chỉ Bùi Lăng hơi không hiểu rõ tình huống, đầu óc Tư Hồng Diệu Ly cũng không kịp phản ứng.

Thanh niên áo tù trước mặt đã thông qua sự kiểm tra của Phù Quang châu, thông thường dù huyết mạch hay hồn phách đều đúng là Tư Hồng Đạc.

Nhưng làm sao... Bây giờ lời lẽ của hắn ta còn ngụy đạo hơn ngụy đạo?

Sau khi không hiểu ra sao, Tư Hồng Diệu Ly lập tức lắc đầu, nhiệm vụ quan trọng, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này.

Thế là, nàng cố nén tức giận, nói: "Tư Hồng Đạc, ta tới cứu ngươi rời khỏi Độ Ách uyên, bây giờ ngươi có ý gì?"

Vẻ mặt Tư Hồng Đạc nghiêm túc nhìn nàng, nghiêm mặt nói:

"Hiện tại ta sống rất tốt! Có thể nói, từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ an bình tự tại như giờ phút này."

"Ta không cần cứu."

"Người thật sự cần được cứu là hai người các ngươi, tay đầy máu tanh, làm điều ngang ngược, sinh ra làm người lại không có nhân tính...

"Cứ thế mãi, chắc chắn thói quen khó sửa, cùng đường mạt lộ."

"Lần này các ngươi chui vào Độ Ách uyên, nhìn như cứu ta, thật ra là tự cứu!"

"Đừng nghe trong gia tộc khuyến khích, cũng đừng tiếp tục trợ Trụ vi ngược, lạc đường biết quay lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa...

Tư Hồng Diệu Ly trực tiếp nghe đến bối rối, người biết sẽ hiểu nàng tới cứu thiên kiêu Tư Hồng thị, người không biết còn tưởng nàng tìm đến chó săn ngụy đạo.

Bùi Lăng cũng vẻ mặt mờ mịt, rất nghi ngờ truyền âm hỏi: "Xác định không tìm nhầm người?"

Nghe vậy, Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần, truyền âm trả lời: "Tuyệt đối không có! Chỉ có huyết mạch đích hệ Tư Hồng thị mới có thể kích phát Phù Quang châu, ngay cả huyết mạch nhánh bên cũng không thể lừa dối qua ải... Sẽ không tính sai"

Nghe lời này, Bùi Lăng càng ngạc nhiên.

Cho đến bây giờ, hắn và tu sĩ chính đạo cũng có rất nhiều liên hệ, hiện tại có thể xác định Tư Hồng Đạc này không phải thiên kiêu Phù Quang Tư Hồng thị gì đó?

Đây rõ ràng là một tu sĩ chính đạo quang minh lỗi lạc, trong lòng còn có thương xót!

Giằng co giây lát, Tư Hồng Diệu Ly thấy Tư Hồng Đạc còn đang thao thao bất tuyệt khuyên hai người hướng thiện, chân mày càng nhíu chặt, nơi đây không nên ở lâu, không thể lãng phí thời gian!

Tư Hồng Đạc thật sự không muốn rời khỏi Độ Ách uyên cũng tốt, hay tu luyện tẩu hỏa nhập ma khiến đầu óc cháy hỏng cũng được, hiện tại việc nàng cần phải làm chỉ có một... Lấy đi một giọt tinh huyết bản nguyên của đối phương, sau đó giết đối phương!

Nàng không cần nhận được sự đồng ý của đối phương.

Thế là, Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên bộc phát ra khí tức Nguyên Anh tiền kỳ đỉnh phong, huyết sát chỉ khí sôi trào mãnh liệt.

rầm rầm...

Chương 1423: Muốn giết cứ giết! (1)

Giữa hư không vang lên tiếng nước to lớn.

Một Huyết Hà màu sắc tươi đẹp, rộng lớn cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tư Hồng Diệu Ly, âm vang phóng tới Tư Hồng Đạc!

Toàn bộ nhà đá lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, Huyết Hà cuồn cuộn, vô số oan hồn không ngừng chìm nổi, phát ra tiếng kêu rên đau đến không muốn sống, sát khí tàn ác tràn ngập, trong nháy mắt biến căn nhà đá thành một Ma vực.

Tư Hồng Đạc khẽ nhíu mày, lập tức lấy ra một nửa thư quyển cất kỹ, tiếp theo bấm pháp quyết, thi triển thuật pháp.

Nhưng khí tức quanh người hắn ta công chính bình thản, khí tức trong trẻo quanh quẩn, căn bản không dùng huyết đạo của Tư Hồng thị.

Tường đất lấp kín xuất hiện như đê đập, chặn ngang Huyết Hà.

Pháp quyết trong tay Tư Hồng Đạc biến ảo, Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên cảm giác thân thể nặng nề, dường như trong nháy mắt trọng lượng bản thân đã tăng lên gấp trăm ngàn lần, suýt nữa đứng không vững.

Oán nữ, huyết yêu, huyết thú đang mãnh liệt leo ra từ trong Huyết Hà, chịu sự ảnh hưởng kinh khủng của trọng lực, rối rít tê liệt ngã xuống mặt đất, ngay cả bò cũng không đứng dậy được.

Tư Hồng Diệu Ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua Tư Hồng Đạc lập tức tràn đầy vẻ lạnh lẽo, mơ hồ huyết quang.

Ngay sau đó, huyết dịch khắp người Tư Hồng Đạc sôi trào, trong chốc lát khó mà khống chế pháp lực của bản thân, thấy trọng lực kinh khủng lập tức biến mất, oán nữ, huyết yêu, huyết thú lập tức xoay người bò lên, tiếp tục đánh về phía Tư Hồng Đạc.

Tư Hồng Diệu Ly không hề do dự, trong khoảnh khắc vô số huyết chưởng vỗ xuống Tư Hồng Đạc!

Rầm rầm rầm...

Huyết vụ tràn ngập như cái nắp che đậy ánh mắt.

Trong giây lát, sương mù giảm đi, hai bàn tay nham thạch to lớn chậm rãi tách ra, lộ ra Tư Hồng Đạc lông tóc không hao tổn ở bên trong.

Hắn ta nhìn Tư Hồng Diệu Ly, chậm rãi nói: "Công pháp huyết đạo tàn sát chúng sinh, thương thiên hại lí!"

"Pháp này tàn bạo, làm trái đạo nghĩa nhân luân"

"Ta không cần"

"Đã tán công trùng tu."

"Hai người các ngươi tuổi tác còn trẻ, sao có thể không biết trái phải đen trắng?"

"Nhưng vì sao còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ?"

Nghe Tư Hồng Đạc quang minh lẫm liệt chất vấn, sắc mặt Tư Hồng Diệu Ly lạnh hơn.

Đường đường là thiên kiêu Tư Hồng thị, chân truyền Trọng Minh tông tiền nhiệm, bẩm sinh đã nên kế thừa ý chí Thánh tông, bắt chước rất nhiều cao nhân tiền bối, tàn sát thiên hạ, nô dịch chư tộc, lấy chúng sinh để cung cấp nuôi dưỡng con đường thành đạo của mình.

Nhưng hiện tại lại mở miệng ngậm miệng không rời dáng vẻ ngụy đạo kia, thật sự làm trò cười cho thiên hại!

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Diệu Ly không dài dòng một chữ, lúc này tâm niệm vừa động, hư không trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một thanh huyết như ý.

Thanh như ý này như linh chỉ, khảm nạm độc lâu bảy sắc, trên độc lâu tản ra về âm hàn như thực chất, toàn thân điêu khắc vô số phù văn khí tức cường đại. Phần đuôi có kết một sợi cung thao dài, nhìn lại ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, sát khí tràn ra, vừa xuất hiện đã có một luồng uy năng dao động tản ra làm người ta sợ hãi.

Chỉ có điều, trông nó hơi có vẻ mơ hồ, hình như còn nằm trong quá trình chuẩn bị, chưa hoàn toàn ngưng thực.

Đây là pháp bảo Minh Huyết Như Ý trong truyền thừa huyết đạo Tư Hồng thị, là pháp bảo bản mệnh của Tư Hồng Diệu Ly, xưa nay đều được nuôi luyện ở trong Tử Phủ, chỉ có lúc gặp đại địch sinh tử mới có thể lấy ra sử dụng.

Hiện tại, mặc dù Tư Hồng Đạc này đầu bị cửa kẹp, nhưng đã là thiên kiêu đỉnh phong của Tư Hồng thị, thực lực không hề kém hơn nàng!

Cộng thêm nơi đây là địa bàn ngụy đạo, không nên đánh lâu, vì vậy nàng nhất định phải toàn lực ra tay, tranh thủ bắt được đối phương trong khoảng thời gian ngắn.

Không do dự chút nào, trong chớp mắt Minh Huyết Như Ý xuất hiện, Tư Hồng Diệu Ly lập tức rót vào pháp lực thôi động, như ý lập tức treo cao giữa trời, tản ra ánh sáng ảm đạm như trăng máu, rơi xuống toàn bộ nhà đá.

Trong huyết quang, vô số bóng tối lờ mờ chậm rãi hiện ra...

Lúc này, nhìn thấy chuôi Minh Huyết Như Ý này, sắc mặt Tư Hồng Đạc cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Hắn ta là đích tử Tư Hồng thị, huyết mạch địa vị ở trong tông đều cao hơn Tư Hồng Diệu Ly, tất nhiên hiểu rõ nội tình của Minh Huyết Như Ý.

Pháp bảo huyết đạo như thế, chủ công sát phạt, am hiểu vấy bẩn thần hồn nhục thân, uy năng cực mạnh.

Nhất định phải cẩn thận đối phó!

Ngay sau đó, Tư Hồng Đạc cũng lấy ra một kiện pháp bảo, lại là một cái chuông đồng lớn khoảng bàn tay.

Cái chuông này không có chút hoa văn nào, thể hiện ra màu sắc cũ kỹ, truyền ra từng khí tức nặng nề tối nghĩa.

Sau khi chuông đồng xuất hiện nhanh chóng biến lớn, trong giây lát đã bằng một người, keng!

Dưới sự thôi động của Tư Hồng Đạc, nó phát ra một tiếng kêu ngột ngạt xa xăm.

Tiếng chuông này cũng không vang dội, nhưng trong nháy mắt có vô số bụi đất cát đá chen chúc bay lên, lúc bụi mù quanh quẩn, chuông đồng càng nặng nề ngưng thực.

Đôi bên đều dốc hết sức, khí thế bừng bừng kéo lên, sau đó đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất!

Minh Huyết Như Ý tỏa ra vạn đạo huyết quang, oan hồn giấu giếm, mang theo tiếng quỷ khóc sói gào, gào thét đập xuống.

Chương 1424: Muốn giết cứ giết! (2)

Cùng lúc đó chuông đồng cũ kỹ không ngừng kêu lên, chấn động hư không, mặt đất nặng nề gánh chịu khí tức vạn vật nặng hơn ngọn núi, đối mặt với huyết quang quỷ khóc lại lù lù bất động.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa.

Như ý và chuông đồng đụng vào nhau cuồng bạo gào thét bành trướng, nhà đá đối mặt với nó chỉ như tờ giấy, ngay lúc luồng uy năng kinh khủng này sắp tác động đến xung quanh, bóng tối chảy vào.

Lập tức, dư chấn bị thôn phệ sạch sẽ, thậm chí đồ trang trí trong phòng cũng không hư hao chút nào.

Ngay sau đó, chín đôi tay trắng nõn kiểu nộn duỗi ra giữa hư không, nhẹ nhàng đè xuống hai người Tư Hồng Diệu Ly và Tư Hồng Đạc.

Trong nháy mắt, Tư Hồng Diệu Ly và Tư Hồng Đạc đều cảm thấy một luồng lực lượng to lớn tràn trề đột nhiên giáng xuống, áp chế tu vi và pháp bảo của bọn họ, lập tức như sâu bọ bị phong tồn trong hổ phách, không thể động đậy.

Tư Hồng Diệu Ly lập tức khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu được, Thánh Tử ra tay!

Lúc này đây, vẻ mặt Tư Hồng Đạc cũng nghiêm nghị nhìn về phía Bùi Lăng, ma tu Hóa Thần!

Không được!

Khí tức người này... Tiết cấp trưởng Phí Túc khu chữ "Huyền"

không phải đối thủ của đối phương!

Đây không phải là thiên kiêu Tư Hồng thị!

Nếu Tư Hồng thị có nhân vật thế này, không thể phái người mạo hiểm đến Độ Ách uyên tìm hắn ta.

Vào lúc này, cánh tay kiềm chế Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên chậm rãi thu hồi, nàng khôi phục sự tự do, tâm niệm vừa động, Minh Huyết Như Ý lập tức tản ra huyết quang cuồn cuộn.

Chỉ có điều, không đợi nàng tiếp tục ra tay, lại nghe Bùi Lăng từ tốn nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

Nghe vậy, Tư Hồng Diệu Ly không chút do dự, lập tức cung kính đáp: "Vâng!"

Sau đó lùi lại, đứng yên sau lưng Bùi Lăng.

Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Hồng Đạc lập tức nhíu chặt lông mày, vừa rồi tộc muội Tư Hồng thị giao thủ với hắn ta có tu vi Nguyên Anh kỳ, hơn nữa cũng không phải Nguyên Anh phổ thông, là ngưng tụ thành Tiên Anh. Thực lực có thể nói xuất sắc trong cùng cảnh giới. Ít nhất cũng là một vị chân truyền Trọng Minh tông!

Có thể khiến một vị chân truyền nói gì nghe nấy như thế, thậm chí chủ động lui lại, lấy địa vị tôn ti chủ tớ, thân phận tên nam tử ma tu này...

Nghĩ tới đây, dù trong lòng Tư Hồng Đạc đã có suy đoán, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: "Ngươi là ai?"

Bùi Lăng cười lạnh, sát khí quanh người lăn lộn, trên mặt hiện rõ về hung ác, dường như sẽ thôn phệ người ta bất cứ lúc nào, khí chất thiên kiêu ma đạo lộ rõ không bỏ sót.

"Thánh Tử Thánh tông, Bùi Lăng." Bùi Lăng nghiêm nghị quát, "Tư Hồng Đạc, đừng giả vờ nữa! Kiểm tra trong Độ Ách uyên coi trọng bản tâm. Biết bao nhiêu tu sĩ ngụy đạo phạm phải sai lầm nhỏ ở đây còn không thể thông qua, huống chi ngươi là xuất thân dòng chính Thánh đạo ta?"

"Hiện tại cùng chúng ta trở về, ngươi vẫn là thiên kiêu Tư Hồng thị, vinh quang gia thân, tiền đồ vô lượng"

"Sao phải khổ sở ở trong Độ Ách uyên, sống uổng tuổi tác, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội trường sinh, tầm thường chết già trong ngục?"

"Ngươi cứ yên tâm, bản Thánh Tử có thủ đoạn, có thể man thiên quá hải, tránh đi giới luật nơi đây, bảo vệ ngươi lông tóc không hao tổn chạy khỏi Độ Ách uyên!"

Nghe vậy, Tư Hồng Đạc hừ lạnh một tiếng, đúng là Thánh Tử!

Loại tu vi thực lực này, lại thêm vị tộc muội của mình cung kính với hắn như thế, ngoại trừ Thánh Tử đương thời, sẽ không còn người thứ hai.

Lúc này hắn ta lập tức từ chối: "Không cần! Mấy năm nay, ta vẫn nghiên cứu kinh nghĩa chính đạo, sâu sắc cảm nhận được sáng nghe đạo tối chết. Hơn nữa, ngày mai ta sẽ đi tham gia kiểm tra.

"Tu sĩ chúng ta tất nhiên phải không thấy thẹn với thiên địa, cho dù muốn rời khỏi Độ Ách uyên, cũng phải đường đường chính chính, quang minh chính đại!"

"Loại bè lũ xu nịnh, lén lút, còn như gà đất chó kiểng giống các ngươi, khó lên mặt bàn, đã mất thượng thừa từ trên tâm tính, còn nói gì trường sinh cửu thị? !"

"Thế nhưng, hiện tại ta tài nghệ không bằng người, rơi vào tay các ngươi, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm"

"Ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, lạc đường biết quay lại, tuyệt đối không thể cùng một giuộc với Tư Hồng thị, càng không thể tiếp tục trợ Trụ vi ngược!"

Ngày mai sẽ đi tham gia kiểm tra?

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khẽ gật đầu, chợt nói: "Đã vậy, vậy ngươi đi chết đi"

Nói xong, Bùi Lăng tiện tay đưa ra một ngón tay, một đạo đao khí ngưng đọng như thực chất đột nhiên sinh ra, Huyết Sát tràn ngập, sắc bén vô song, trong nháy mắt chém về phía Tư Hồng Đạc!

Tư Hồng Đạc bị cánh tay tuyết trắng duỗi ra giữa hư không áp chế, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết giáng xuống.

Chỉ có điều, trong mắt hắn ta lại không có chút sợ hãi nào, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng còn mang theo chút thương hại: "Chân lý phía trước, các ngươi lại vứt bỏ như giày rách, thật sự đáng buồn, đáng tiếc..."

Trong chớp mắt đao khí huyết sắc lóe lên, chống đỡ ở vị trí mi tâm hắn ta, cùng lúc đó đôi tay cánh tay ngọc kiềm chế Tư Hồng Đạc ở giữa hư không chậm rãi thu hồi.

Thân thể khôi phục sự tự do, sắc mặt Tư Hồng Đạc lập tức ngạc nhiên.

Về sau, không đợi hắn ta kịp phản ứng đây là có chuyện gì, trong đầu hắn ta đột nhiên cảm giác trống rỗng.

Chương 1425: Cũng là cứu...

Trong tích tắc đã quên lãng tất cả việc vừa xảy ra...

Một lát sau, Tư Hồng Đạc đột nhiên giật mình tỉnh lại nhìn xung quanh, không khỏi khẽ giật mình, kỳ quái... Tại sao mình lại đứng giữa phòng?

Trong lòng của hắn ta nghi ngờ, nhưng thấy quyển sách lật đến một nửa trên mặt bàn, lập tức ném những việc này ra sau gáy, đi qua cầm lấy quyển sách, lại xem say sưa ngon lành...

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Chân Không Hóa Linh đại trận.

Linh khí mờ mịt đột nhiên sôi trào như thủy triều, bóng dáng Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên xuất hiện ở đây.

Sắc mặt Tư Hồng Diệu Ly do dự hỏi: "Thánh Tử..."

Không đợi nàng nói hết lời, Bùi Lăng đã gọn gàng dứt khoát giải thích: "Nhiệm vụ mà Tư Hồng thị giao cho ngươi, chỉ là cứu Tư Hồng Đạc ra."

"Giết hắn là cứu, nếu hắn tự rời khỏi Độ Ách uyên cũng là cứu."

"Đã vậy, vì sao còn muốn mạo hiểm giết hắn?"

"Chờ ngày mai."

"Ngày mai, nếu Tư Hồng Đạc thông qua kiểm tra rời khỏi Độ Ách uyên, vậy ngươi lập tức liên hệ cho Tư Hồng thị, nói người đã cứu được người ra."

"Nếu ngày mai hắn không đi kiểm tra, ngươi lại đi giết hắn, cũng chỉ trì hoãn một ngày, không quan trọng gì."

Nghe đến đó, Tư Hồng Diệu Ly lập tức hiểu ý của Bùi Lăng.

Từ biểu hiện vừa rồi của Tư Hồng Đạc, đã hoàn toàn không khác đệ tử ngụy đạo chút nào.

Rất có thể đối phương trực tiếp thông qua bài kiểm tra gọi là "hối cải để làm người mới" của Độ Ách uyên.

Chỉ cần đối phương rời khỏi Độ Ách uyên... Nhiệm vụ của nàng chỉ là cứu người, về phần hiện tại Tư Hồng Đạc biến thành dáng vẻ gì, có liên quan gì với nàng?

Đây là việc mà Tư Hồng thị cần cân nhắc!

Đương nhiên, nếu là lúc trước, Tư Hồng Đạc biến thành dáng vẻ như vậy, có lẽ nàng còn giải thích kỹ càng tình huống với Tư Hồng thị, sau đó xin chỉ thị trong tộc để sắp xếp bước kế tiếp.

Nhưng bây giờ nàng đã là thủ hạ của Thánh Tử, hẳn nên cân nhắc lợi ích của Thánh Tử, chứ không phải Tư Hồng thị!

Thế là, Tư Hồng Diệu Ly lập tức gật đầu nói: "Vâng!"

Bùi Lăng lại nói tiếp: "Vừa rồi ra tay, ta đã sớm phong tỏa nhà đá."

"Lúc rời đi lại để Tư Hồng Đạc quên hết việc đã đối mặt với chúng ta"

"Cho nên, hiện tại không ai biết đã xảy ra chuyện gì."

"Bây giờ thời gian gần đến, ta đưa ngươi trở về trước."

"Nếu ngày mai gặp phải Tư Hồng Đạc, coi như vốn không quen biết là được."

Tư Hồng Diệu Ly gật đầu đồng ý.

Bùi Lăng lại ôm vòng eo của đối phương, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn]...

Một lát sau, một mình Bùi Lăng trở lại bên trong Chân Không Hóa Linh đại trận.

Hắn tâm niệm vừa động, lập tức hóa thành dáng vẻ Ngô Tầm An.

Vừa rồi đủ loại vẻ mặt của Tư Hồng Đạc không giống giả mạo, đặc biệt là lúc đối mặt với sống chết, hắn lấy cái chết để uy hiếp nhưng đối phương vẫn không sợ, không hề có ý cầu xin tha thứ.

Nếu Bùi Lăng là một tu sĩ chính đạo nổi tiếng ở bên ngoài, có lẽ Tư Hồng Đạc còn có thể đánh cược hắn sẽ nương tay ngay lúc đối mặt với sống chết.

Nhưng vừa rồi hắn cố ý báo thân phận Thánh Tử Trọng Minh tông của mình, đối mặt với sự ra tay của Thánh Tử Ma môn, trừ khi đối phương thật sự không sợ chết, nếu không lúc ấy tuyệt đối không thể ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một chút.

Đương nhiên, dù suy đoán của hắn sai cũng không có việc gì.

Tu vi của Tư Hồng Đạc chỉ Nguyên Anh, không chống cự được "Pháp" của hắn.

Đợi ngày mai đối phương đi tham gia kiểm tra Độ Ách uyên, nếu có thể thông qua, vậy là đối phương thật sự đã cải tà quy chính.

Như thế vừa rồi hắn nương tay cũng là hợp với chính nghĩa.

Nhưng nếu đối phương chưa thể thông qua, hoặc là không đi tham gia kiểm tra... Vậy hắn muốn lấy tính mạng hắn ta, cũng việc trong một chiêu.

"Ngày mai chỉ cần Tư Hồng Đạc đi tham gia kiểm tra, ta sẽ tìm cơ hội đứng ngoài quan sát một chút, cũng tiện sớm biết chút kinh nghiệm."

"Nếu Tư Hồng Đạc thật sự thông qua, vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đi tham gia kiểm tra."

"Tư Hồng Đạc có xuất thân dòng chính Tư Hồng thị, phạm nhân xuất thần ma tu chính thống còn có thể thông qua, ta chắc chắn càng không có vấn đề..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cầm lấy vật liệu đá đào xong lúc ban ngày, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chạy lên mặt đất.

Có lẽ ngày mai phải tham gia kiểm tra Độ Ách uyên, hôm nay hắn muốn làm xong nhiệm vụ khai thác đá trước.

Ngày tiếp theo.

Sáng sớm.

Ánh trăng máu chiếu xuống tia sáng ảm đạm, lúc gió lạnh rít gào còn xen lẫn tiếng đá rì rào rơi xuống.

Phí Túc mặc áo bào trắng hoa văn xanh, phi độn ra từ trong hẻm núi trùng điệp, lúc rơi xuống trước nhà đá, hắn ta sửa sang lại bào áo, lúc này mới cất bước tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong giây lát, cánh cửa "kẹt kẹt" một tiếng mở ra, lộ ra bóng dáng Tư Hồng Đạc: "Tiết cấp trưởng"

"Tư Hồng đạo hữu đã chuẩn bị xong chưa?" Phí Túc nhìn thanh niên tù phạm trước mặt, vẻ mặt ôn hòa hỏi.

Tư Hồng Đạc gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi"

Phí Túc lộ vẻ vui mừng, lập tức nói: "Vậy đạo hữu theo ta đến khu chữ 'Hoàng' trước, kiểm tra Độ Ách uyên ở bên cạnh lối ra'"

"Lần này đạo hữu có thể thay đổi hoàn toàn, bỏ gian tà theo chính nghĩa, là việc vui của toàn bộ Độ Ách uyên"

Chương 1426: Kiểm tra ở Độ Ách uyên (1)

"Ta chúc chuyến này đạo hữu rửa sạch bẩn thỉu, từ đây đạo tâm không một hạt bụi trước!"

Tư Hồng Đạc trịnh trọng hành lễ: "Ma đạo ta dù sinh còn chết.

Vào Độ Ách uyên, trông như không có tự do, thật ra lại có cuộc sống mới."

"Ta thật lòng ăn năn, chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của Tiết cấp trưởng!"

"Tốt! Tốt!" Phí Túc gật đầu, vung ống tay áo một cái, lập tức một luồng pháp lực trong trẻo nâng Tư Hồng Đạc lên, nhanh chóng phi độn về phía khu chữ "Hoàng".

Sau một lát, hai người bọn họ tiến vào khu chữ "Hoàng".

Phí Túc quen thuộc dẫn theo Tư Hồng Đạc đi vào thư phòng Niếp Bích Lưu.

"Phí sư huynh" Niếp Bích Lưu đang dựa vào bàn làm việc, phát hiện động tĩnh mới ngẩng đầu nhìn Phí Túc, vội vàng đứng dậy đón.

Sau khi đôi bên hành lễ, trò chuyện một chút, Phí Túc lập tức nói rõ ý đồ đến: "Đây là Tư Hồng Đạc khu chữ 'Huyền;, những năm gần đây hắn trải qua sự giáo hóa của chư vị trưởng bối, đã hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa."

"Hôm nay, lại muốn làm phiền Niếp sư đệ cùng ta chủ trì kiểm tra Độ Ách uyên cho hắn"

"Để chứng minh cõi lòng!"

Niếp Bích Lưu nghe vậy hơn sợ sệt, ngạc nhiên nhìn Tư Hồng Đạc nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã chuyển sang Phí Túc, khó xử nói: "Chỉ sợ không làm được việc này trong sáng nay, phải qua đến giữa trưa mới có thể bắt đầu kiểm tra."

Những năm gần đây Phí Túc dồn tâm tư vào việc giáo hóa Tư Hồng Đạc, cũng không chú ý việc của những khu vực khác, rất nhiều việc giao tiếp cũng giao cho Tiết cấp thủ hạ xử trí, lúc này nghe vậy không nhịn được nghi ngờ nói: "Đây là vì sao?"

Niếp Bích Lưu giải thích nói: "Nửa năm trước, khu chữ 'Hoàng"

đưa vào một tu sĩ tên là Long Thao Nhị, là học sinh Ngọc Lân thư viện Lưu Lam hoàng triều, vốn tiền đồ vô lượng, lại vì lâm trận bỏ chạy bị giải vào nơi đây."

"Nhưng thân phận thật sự của hắn lại là ma tu ngụy trang"

"Người này vào không lâu, đã hạ một nguyền rủa cực kỳ bá đạo ở khu chữ 'Hoàng"

"Chỉ cần buổi sáng lao động, sẽ nhận nguyền rủa huyết mạch có liên quan"

Nghe vậy, Phí Túc còn chưa lên tiếng, đã thấy Tư Hồng Đạc lòng đầy căm phẫn tức giận nói: "Ma đạo yêu nhân, từng người tâm tính tàn nhẫn, nơi đi qua hậu hoạ vô tận."

"Cho dù phạm nhân khu chữ 'Hoàng' này có tội ác, nhưng đã giam giữ đến đây, cuối cùng cũng có cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời."

"Bởi vì cái gọi là không dạy mà tru gọi là ngược."

"Ma tu này lại không hỏi xanh đỏ đen trắng hạ chú hại người, có thể thấy không hề đặt tính mệnh sinh linh ở trong lòng"

"Thật sự đáng hận! Đáng hận!"

Ngay sau đó, hắn ta hỏi: "Hiện tại Long Thao Nhĩ kia còn bị nhốt ở khu chữ 'Hoàng' không?"

Ánh mắt Niếp Bích Lưu nhìn Tư Hồng Đạc càng thêm ngạc nhiên.

Đúng vào lúc này, bên tai hắn ta vang lên truyền âm của Phí Túc:

"Niếp sư đệ, như thế nào?"

"Tư Hồng Đạc này thật lòng ăn năn, hoàn toàn không giống một vài phạm nhân ăn nói tô son trát phấn, ý đồ lừa dối qua ải, muốn tham gia kiểm tra Độ Ách uyên trước kia"

Niếp Bích Lưu âm thầm gật đầu, truyền âm trả lời: "Quả thật không tệ! Nhưng lòng người khó lường, rốt cuộc có phải thật lòng ăn năn hay không, vẫn phải thông qua kiểm tra mới có thể khẳng định"

Chỉ có điều, nói là nói như vậy, rõ ràng cảm nhận của Niếp Bích Lưu với Tư Hồng Đạc đã tốt hơn nhiều.

Lúc này hắn ta kiên nhẫn giải thích: "Nửa năm trước, thân phận của Long Thao Nhĩ bại lộ, đã tự bạo mà chết. Chỉ là nguyền rủa do hắn để lại rất đặc biệt, hình như dung hòa vào lực lượng pháp tắc, vì vậy dù người hạ chú đã thân tử đạo tiêu, nhưng nguyền rủa này vẫn chưa biến mất"

Người hạ chú đã chết?

Tư Hồng Đạc lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó hỏi: "Vậy không thể giải trừ nguyền rủa này sao?"

Niếp Bích Lưu khẽ lắc đầu, chợt nói: "Chỉ cần biết quy tắc của nguyền rủa này, sẽ không có ảnh hưởng gì."

"huống chi bây giờ đại chiến chính ma đang khí thế hừng hực, ngay lúc này không đáng tập trung quá nhiều sức lực vì chuyện này, nếu không có khả năng trúng quỷ kế của ma đạo."

"Hơn nữa, mấy ngày nữa chắc sẽ có cách."

Nghe đến đây, Tư Hồng Đạc cau mày nhẹ gật đầu, đại chiến chính ma... Nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng ngăn cản âm mưu của Luân Hồi tháp!

Lúc này, Phí Túc nói: "Đã vậy, vậy ta cùng Tư Hồng đạo hữu trở về trước, giữa trưa lại đến làm phiền"

Niếp Bích Lưu vội nói: "Sư huynh và Tư Hồng đạo hữu xin cứ tự nhiên"

Hắn ta tự mình đưa hai người ra cửa, sau đó trở lại trước án thư, tâm niệm vừa động, phân phó tất cả Tiết cấp và Trượng Trực lập tức đến đây tụ hợp.

Sau một lát, tất cả người trông coi khu chữ "Hoàng" đã đến đông đủ.

Nhìn xung quanh một vòng, xác nhận nhân viên đã đủ, Niếp Bích Lưu nói: "Phạm nhân nổi tiếng khu chữ 'Huyền' muốn tham gia kiểm tra Độ Ách uyên."

"Ngay vừa rồi, Tiết cấp trưởng khu chữ 'Huyền' đã dẫn hắn đến gặp ta, khả năng hắn thông qua kiểm tra rất lớn."

"Ta đã hứa sau giữa trưa sẽ liên thủ với Tiết cấp trưởng khu chữ 'Huyền' cùng mở ra kiểm tra cho hắn."

"Đợi chút nữa các ngươi triệu tập tất cả phạm nhân khu chữ 'Hoàng' lại, cùng đến đó quan sát."

Chương 1427: Kiểm tra ở Độ Ách uyên (2)

"Để những người làm điều phi pháp này hiểu rõ, chỉ cần bọn họ thật sự có lòng ăn năn, bằng lòng hoàn toàn thay đổi, hối cải để làm người mới, bất kỳ người nào cũng có thể rời khỏi Độ Ách uyên bất cứ lúc nào."

Đám người nghe vậy, lần lượt đồng ý.

Thấy Niếp Bích Lưu không có phân phó gì khác, đã giải tán đi sắp xếp.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa.

Tiếng chuông khánh triệu tập phạm nhân khu chữ "Hoàng" vang lên.

Theo tiếng bước chân kéo dài, rất nhiều phạm nhân được đám người trông coi chỉ dẫn, sắp xếp thành đội ngũ rời rạc, xuất hiện ở bên cạnh một hồ nước có sườn núi bao quanh.

Hồ nước này chiếm diện tích không quá lớn, khoảng vài dặm vuông.

Nước hồ trong veo có thể thấy đáy, bên trong không có bất kỳ dấu vết thảm thực vật gì, cũng không Thủy tộc, lúc này gió êm sóng lặng, trơn nhẵn như gương.

Phạm nhân khu chữ "Hoàng" dần đứng đầy phân nửa bờ hồ.

Bùi Lăng cũng ở trong đó, dù là vẻ mặt hay khí tức đều không khác với tù phạm bình thường, không hề thu hút.

"Lần này triệu tập chúng ta đến Giám Tâm hồ, chẳng lẽ lại có người muốn tiến hành kiểm tra Độ Ách uyên?" Một vị tù phạm vẻ ngoài như lão nhân tùy ý đá văng một cục đá, khẽ suy đoán.

Nghe vậy, một tù phạm cách đó không xa phát ra tiếng hừ lạnh, cười nhạo nói: "Chắc chắn là người mới! Thật sự cho rằng chỉ cần học dáng vẻ của chính đạo là có thể thông qua kiểm tra của Giám Tâm hồ?"

"Nói đến đây, ta cũng nhớ lại, mấy năm trước lão Khâu ở khu chúng ta cứ muốn tham gia kiểm tra Giám Tâm hồ này, cuối cùng chẳng những không thể thông qua, cũng vì trắng trợn giết chóc ở bên trong, suýt nữa được đưa đi khu chữ 'Huyền"

"Ha ha ha... Lão Khâu lệ khí nặng như vậy, không biết lúc ấy hắn lấy đâu ra lòng tin lớn như vậy?"

"Lão tử đã đến tám mươi một trăm năm, từ trước đến nay kiểm tra Giám Tâm hồ vô cùng gian nan, người bị giam vào nơi này, ai có thể thông qua được?"

"Ha ha! Độ Ách uyên qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người bị giam vào nơi đây còn có thể ra ngoài, sao có thể đơn giản?"

"Theo ý ta, chắc chắn Giám Tâm hồ này chỉ là vật trang trí, căn bản không thể có người thông qua!"

"Mặc kệ nói thế nào, dù sao cũng có trò hay để nhìn"

Các phạm nhân mồm năm miệng mười bàn tán, Bùi Lăng yên tĩnh nghe, hiện tại Niếp Bích Lưu đã triệu tập phạm nhân đến gần Giám Tâm hồ, chắc chắn là Tư Hồng Đạc thật sự tới kiểm tra.

Nếu cứ tiếp tục như thế, Tư Hồng Đạc có thể thông qua kiểm tra, vậy hắn trực tiếp đi theo đối phương kiểm tra, nếu đối phương không thể thông qua, vậy hắn sẽ chờ thêm một ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho Tư Hồng Diệu Ly, lại đến tiến hành kiểm tra...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy trên một tòa núi cao, Niếp Bích Lưu áo bào trắng hoa văn xanh chậm rãi bước ra.

Lúc nhìn thấy hắn ta, tiếng bàn tán ồn ào của phạm nhân xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Niếp Bích Lưu liếc nhìn phạm nhân phía dưới, xác nhận không có ít người, đã đến đông đủ cả, lập tức khẽ gật đầu.

Sau đó truyền âm cho Tư Hồng Diệu Ly bên cạnh: "Tống sư muội, bây giờ ngươi là Trượng Trực lệnh, chút nữa ngươi để ý những phạm nhân này, nếu dám ai làm mất trật tự, ngươi có thể tùy ý xử trí."

Tư Hồng Diệu Ly lập tức trả lời: "Hiểu rõ!"

Niếp Bích Lưu gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa.

Đợi sau mười mấy tức, một đạo độn quang lập tức bay tới từ phương hướng khu chữ "Huyền".

Độn quang như điện, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên ngọn núi cao của Niếp Bích Lưu, ánh sáng tản đi, lộ ra bóng dáng Phí Túc và Tư Hồng Đạc.

Vừa thấy Tư Hồng Đạc xuất hiện, những phạm nhân cũ kia bị nhốt rất nhiều năm ở khu chữ "Hoàng" đều lộ ra vẻ hoảng sợ!

"Đây không phải ma đầu ở khu chữ 'Huyền' sao? Tại sao lại tới đây?"

"Là Tiết cấp trưởng Phí Túc khu chữ 'Huyền' tự dẫn hắn đến đây, chẳng lẽ người tham gia kiểm tra Độ Ách uyên lần này, lại là tên ma đầu này? !"

Nghe vậy, phạm nhân mới vào một năm gần đây lập tức hỏi: "Ma đầu? Hắn là ai?"

Vẻ mặt phạm nhân cũ kia trịnh trọng, nhìn chằm chằm trên sườn núi, chậm rãi phun ra ba chữ: "Tư Hồng Đạc!"

Phạm nhân xung quanh nghe vậy đều hoảng sợ, họ kép Tư Hồng, là người Trọng Minh tông Phù Quang Tư Hồng thị? !

Ma tu Nhâm Tân đứng đầu khu chữ "Hoàng" vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này ngẩn ngơ mở hai mắt ra, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên.

Thủ lĩnh đệ tử chính đạo khu chữ "Hoàng" Mạnh Nam Lâu thì cau mày.

Về phần yêu tu Chu Minh Ngạc bị một đám tán tu tuấn mỹ vây quanh, dáng vẻ như phụ nhân một béo tốt, đường nét khuôn mặt gần như bị thịt mỡ chen thành mấy khe hở, lúc này đang cố gắng mở to hai mắt nhìn Tư Hồng Đạc, lại bị sắc đẹp của hắn ta mê hoặc, lập tức sắc mặt đỏ bừng như thiếu nữ khuê phòng, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

Lúc này, phía trên núi cao, Phí Túc chắp tay nói: "Làm phiền sư đệ"

"Sư huynh không cần khách sáo như thế" Niếp Bích Lưu hoàn lễ, hai người trò chuyện một lúc, ánh mắt Tư Hồng Diệu Ly đứng bên cạnh Niếp Bích Lưu cũng nhìn về phía Tư Hồng Đạc.

Nhưng chỉ dừng lại một chớp mắt, đã nhanh chóng dời đi.

Chương 1428: Giám Tâm hồ

Phát hiện có người nhìn chăm chú, ánh mắt Tư Hồng Đạc cũng chuyển sang Tư Hồng Diệu Ly, chỉ có điều lúc này hắn ta đã quên mất tất cả những việc đã xảy ra, thấy một vị Trượng Trực không quen biết cũng không để ở trong lòng, sau khi khẽ gật đầu thăm hỏi, ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống Giám Tâm hồ.

Lúc này, Tiết cấp trưởng khu chữ "Huyền" hỏi: "Tư Hồng đạo hữu, chuẩn bị xong chưa?"

Tư Hồng Đạc lập tức trả lời: "Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!"

Hai tên Tiết cấp trưởng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Niếp Bích Lưu tiến lên trước một bước, quan sát rất nhiều phạm nhân khu chữ "Hoàng", cao giọng nói: "Chư vị, hôm nay triệu tập chư vị đến bên cạnh Giám Tâm hồ, chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ, đây là kiểm tra Giám Tâm hồ sắp mở ra."

"Một khi ứng viên thông qua, sẽ rời khỏi Độ Ách uyên, từ đây khôi phục tự do!"

"Ngay từ đầu thiết lập Độ Ách uyên không phải vì cầm tù chư vị, mà vì giáo hóa."

"Dù các ngươi phạm phải chuyện gì, dù xuất thân ra sao, chỉ cần thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, chính là xóa bỏ ân oán, từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay!"

"Đúng rồi, hôm nay người xin kiểm tra là đạo hữu khu chữ 'Huyền"

"Khu chữ 'Huyền' còn như vậy, huống chi các ngươi chỉ là khu chữ 'Hoàng'?"

"Hay là các ngươi tình nguyện khai thác đá ở chỗ này cả đời?"

Sau khi cổ vũ rất nhiều phạm nhân khu chữ "Hoàng" một lượt, Niếp Bích Lưu chợt bắt đầu giới thiệu về quy tắc Giám Tâm hồ, thật ra phạm nhân cũ đều hiểu quy tắc này, chủ yếu hắn ta nói cho phạm nhân mới nhốt vào những năm qua nghe: "Ứng viên tiến vào trong hồ, thì thí luyện bắt đầu."

"Phạm nhân đã từng phạm vào tội ác càng nặng, màu sắc nước hồ càng đậm"

"Cần tiếp nhận thí luyện càng khó khăn hơn."

"Không hề phạm tội, nước hồ không có bất kỳ biến hóa nào, trong veo thấy đáy:

"Nhưng cho dù là tu sĩ chính đạo chúng ta, cũng không phải người người có thể đạt tới điều này."

"Phạm phải tội nhỏ, nước hồ chuyển biến thành màu ngà sữa"

"Thật ra phần lớn đồng môn chúng ta đều là cấp một này, dù sao con người không phải thánh hiền, ai có thể không có tội."

"Tiếp theo là màu xanh, vàng đục, màu đỏ, màu xám, màu mực..."

"Dưới tình huống bình thường, bình thường khu chữ 'Hoàng' đều là màu xanh và vàng đục."

"Khu chữ 'Huyền' là màu đỏ"

"Về phần hai cấp độ màu xám và màu đen này, là người thật sự tội ác tày trời, tàn sát vô độ và cực kỳ hung ác!"

"Kiểm tra Giám Tâm hồ coi trọng bản tâm"

"Sau khi thông qua, có thể trực tiếp rời khỏi Độ Ách uyên."

"Nếu thí luyện kết thúc vẫn còn xuất hiện ở bên trong Độ Ách uyên, vậy là không hợp lệ."

Nói đến chỗ này, Niếp Bích Lưu nhìn Phí Túc, thấy hắn ta khẽ gật đầu với mình, trực tiếp tuyên bố: "Hiện tại, ta và Tiết cấp trưởng khu chữ 'Huyền' cùng mở ra thí luyện Giám Tâm hồ!"

Vừa nói xong, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, cùng lúc đó có một đạo lệnh bài bay ra từ trong tay áo bọn họ, treo cao giữa không trung, tản ra từng dao động ẩn chứa lực lượng pháp tắc.

Chẳng mấy chốc, một tầng cấm chế vô hình phía trên Giám Tâm hồ bị mở ra, khí tức toát ra từ bên trong tiêu tán ra bốn phương tám hướng.

Sau khi tất cả phạm nhân xung quanh cảm giác được luồng khí tức này, đều khẽ giật mình, sau đó tiếng xì xào bàn tán lập tức biến mất, không có ai dám tùy tiện nói chuyện.

Trong lòng Bùi Lăng cũng hơi động, hắn có thể cảm thấy dường như không thể nói dối ở gần Giám Tâm hồ này!

Chỉ cần mở miệng, suy nghĩ gì sẽ nói cái đó, không chịu sự khống chế của mình.

Đây chắc chắn là lực lượng pháp tắc!

Lúc này, Phí Túc giậm chân tiến lên, nhìn quanh một vòng rất nhiều phạm nhân phía dưới, trầm giọng nói: "Phạm nhân khu chữ 'Huyền' Tư Hồng Đạc, tử đệ đích hệ Trọng Minh tông Phù Quang Tư Hồng thị, chân truyền Trọng Minh tông tiền nhiệm"

"Sau khi vào Độ Ách uyên, nhiều lần được tiền bối tôn trưởng dạy bảo, sau nhiều năm cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thay đổi triệt để, bỏ gian tà theo chính nghĩa."

"Lần này tham gia kiểm tra Giám Tâm hồ, là vì chứng minh tâm mình cũng vì sau khi rời khỏi Độ Ách uyên sẽ dẫn dắt càng nhiều ma tu, lạc đường biết quay lại, cải tà quy chính!"

"Tư Hồng Đạc!"

Tư Hồng Đạc cũng tiến lên trước một bước, nghiêm mặt nói:

"Có!"

Phí Túc nhẹ gật đầu, quay đầu liếc hắn ta một cái, ôn hòa nói:

"Mời đạo hữu vào hồ."

Tư Hồng Đạc không do dự chút nào, trực tiếp nhanh chân đi đến bên cạnh núi cao, thả người nhảy lên.

Bịch!

Hắn ta vừa rơi vào trong hồ, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cùng lúc đó, màu sắc nước hồ Giám Tâm hồ nhanh chóng thay đổi, chẳng mấy chốc đã từ sáng long lanh trong veo thấy đáy biến thành trắng sữa, sau đó màu xanh, vàng đục, màu đỏ tươi đẹp...

Cho đến cuối cùng, màu sắc nước hồ dừng lại giữa màu đỏ và màu xám.

Đây là tội lỗi lúc trước của Tư Hồng Đạc!

Đồ thành, diệt tộc, cực hình, cướp giật... Từng tình cảnh quá khứ như phù quang lược ảnh lướt qua trong đầu Tư Hồng Đạc.

Hắn ta đưa hai tay ôm đầu, đau khổ khép hai mắt lại.

Không biết qua bao lâu, Tư Hồng Đạc đột nhiên lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào đã thấy mình xuất hiện trong một sơn thôn đơn sơ.

Lúc này đã là chạng vạng tối, nhưng trong thôn lại không khói bếp tiếng người, chỉ có mùi máu tanh tràn ngập.

Chương 1429: Quá khứ... Hiện tại... (1)

Cách đó không xa, mấy tên đệ tử chính đạo chịu trọng thương đang hôn mê nằm trên mặt đất.

Tư Hồng Đạc khẽ giật mình, sau đó nhanh nhớ tới, lần này mình phụng mệnh trong tộc, đến đây truy sát mấy đệ tử ngụy đạo dám can đảm vi phạm này...

Liếc nhìn mấy tên tu sĩ chính đạo, hắn ta tâm niệm vừa động, đang muốn tùy ý ra tay lấy đi tính mạng của bọn họ, đột nhiên nhướn mày, không đúng!

Hắn ta không thể giết người nữa!

Sinh ra làm người, tất nhiên nên thương yêu chúng sinh, yêu quý sinh linh, sao có thể nhắm thẳng đồ đao vào đồng tộc của mình?

Mất hết nhân tính như thế, việc cực kỳ bi thảm, đã làm trái đạo nghĩa cũng làm đạo tâm của mình bị long đong!

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Đạc đột nhiên thở dài, lấy ra đan dược chữa thương từ trong túi trữ vật, cho mấy tên tu sĩ chính đạo ăn vào.

Hắn ta là đích tử Tư Hồng thị, lại đứng hàng chân truyền Thánh tông, đương nhiên đan dược trên người đều chọn thứ tốt nhất.

Chẳng mấy chốc, vết thương trên người mấy tên tu sĩ chính đạo dân khôi phục, chậm rãi tỉnh lại.

Thấy cảnh này, Tư Hồng Đạc đang muốn chỉ đường cho mấy người, đã thấy một người trong đó đột nhiên vùng lên, một kiếm đâm vào trái tim hắn ta!

Phốc!

Tư Hồng Đạc vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng trốn tránh, chỉ miễn cưỡng né được chỗ yếu hại, nhưng phần eo vẫn chịu một kiếm!

"Ma đầu! Nhận lấy cái chết!"

Mấy người khác theo sát phía sau, đồng thời ra tay, người bên trái kết động pháp quyết, mặt đất vốn kiên cố đột nhiên hiện ta ra vô số dây leo to như tay em bé, như rắn độc quấn vào thân thể Tư Hồng Đạc.

Người phía bên phải thì trực tiếp đấm ra một quyền, đánh vào đầu hắn ta!

Lại có một người lấy ra phù lục thôi động, ba tấm phù lục màu xanh thẳm lập tức hóa thành ba ánh lửa rào rạt, mũi tên lửa uy năng cường đại bắn thẳng về phía Tư Hồng Đạc!

Vào lúc quan trọng, Tư Hồng Đạc đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tránh thoát sự trói buộc của dây leo, khí tức Nguyên Anh kỳ sôi trào mãnh liệt quanh người, tiện tay vung lên đánh ra một đạo khí kình, mấy tu sĩ chính đạo hợp lực đánh ra đủ loại thủ đoạn, trong khoảnh khắc tan thành mây khói.

Sắc mặt mấy tên đệ tử chính đạo sợ hãi nhìn Tư Hồng Đạc.

Tư Hồng Đạc nhìn bọn họ, sờ vết thương ở bên hông, sâu trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng lệ khí bạo ngược.

Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ sợ hãi của mấy tên đệ tử chính đạo trước mắt, cuối cùng hắn ta không tiếp tục ra tay, mà thản nhiên nói: "Các ngươi đi thôi."

Vừa nói xong lời này, cảnh tượng xung quanh vỡ nát, thương thế bên eo hắn ta cũng lập tức khôi phục.

Ngay sau đó, một tòa phủ đệ xa hoa xuất hiện ở trước mặt Tư Hồng Đạc, tiếng nữ quyến hài đồng khóc lóc hét chói tai không ngừng vang lên, ở nơi xa còn có tiếng đôm đốp khi hỏa diễm thiêu đốt.

Tiếng binh khí nặng nề đâm vào cơ thể nối liền không dứt, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, hội tụ như dòng suối nhỏ.

Phanh.

Một cái đầu vẫn trợn mắt tròn xoe lăn xuống mặt đất, vừa đúng rơi vào chỗ cách Tư Hồng Đạc không xa.

Có người nửa quỳ ở bên cạnh hắn ta, cung kính xin chỉ thị: "Tư Hồng sư huynh, những người này cho vào ao máu, luyện hóa thành oan hồn, hay lột da róc xương, chế tác thành thi khôi?"

Bên ngoài Giám Tâm hồ.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt hồ, chỉ thấy hình ảnh trong nước hồ, Tư Hồng Đạc không nói một lời nhìn quanh một vòng, đột nhiên phân phó: "Tất cả dừng tay!"

"Đừng làm việc giết chóc nữa!"

"Lấy đan dược cứu chữa người tàn tật"

"Người tới, cảm thủ lệnh của ta, đến bí khố trong tộc lấy thiên tài địa bảo cải tử hồi sinh, có thể cứu một người là một người!"

Trên núi cao, hai tên Tiết cấp trưởng thấy tình cảnh này đều khẽ gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng.

"Những thí luyện này đều là việc mà Tư Hồng Đạc đã từng trải qua" Phí Túc truyền âm nói: "Nếu đổi lại lúc trước, Tư Hồng Đạc đã sớm triển khai giết chóc."

"Trong tình cảnh thứ nhất, không một đệ tử chính đạo nào có thể sống nổi."

"Nhưng bây giờ, hắn không chỉ ra tay cứu người, dưới tình huống vừa bị người mình cứu đánh lén, lại còn có thể giữ được đạo nghĩa trong lòng, chưa từng căm phẫn ra tay, thật sự hiếm có."

Niếp Bích Lưu gật đầu: "Không sai! Thí luyện Giám Tâm hồ này, trong lòng nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế"

"Dù hắn biết rõ đây là kiểm tra, muốn ngụy trang cũng không thể!"

"Nhìn dáng vẻ hiện tại của Tư Hồng Đạc, chắc thật sự có thể thông qua kiểm tra."

Phí Túc mỉm cười nói: "Đã có đệ tử trông coi bên ngoài Độ Ách uyên."

"Chỉ cần hắn thông qua kiểm tra, sau khi rời khỏi Độ Ách uyên sẽ dẫn hắn đến tham gia đại chiến chính ma"

"Hy vọng hắn có thể dẫn dắt càng nhiều đệ tử Ma môn, dẩn thân vào chính đạo..." Niếp Bích Lưu nhìn chằm chằm trong hồ, chậm rãi nói.

Ngay lúc hai người nói chuyện, cảnh tượng trong hồ lại biến hóa, Tư Hồng Đạc nhanh chóng tiến vào một tình cảnh.

Đây là một gian đại sảnh cao lớn đẹp đẽ.

Phía dưới có rất nhiều đồng nam đồng nữ vẻ mặt sợ hãi đang đứng, lúc này bọn họ đều mặc váy áo, trong mắt đầy vẻ lo sợ bất an, Một thị nữ vẻ ngoài xinh đẹp quỳ gối phía trước, cung kính với Tư Hồng Đạc ngồi ở bên trên nói: "Chủ nhân, đã đưa đến tám trăm đồng nam đồng nữ thượng phẩm, có lập tức xử lý không?"

Chương 1430: Quá khứ... Hiện tại... (2)

Vào lúc này, Bùi Lăng xen lẫn trong đám người ven hồ tập trung tinh thần nhìn.

Nhìn biểu hiện của Tư Hồng Đạc ở trong Giám Tâm hồ, đúng là đã hối cải để làm người mới.

Xem ra tối hôm qua mình đã phán đoán đúng.

Chỉ có điều, thí luyện Độ Ách uyên này coi trọng bản tâm, nhìn qua cũng quá đơn giản...

Trong hai tình cảnh mà Tư Hồng Đạc đã trải qua, Bùi Lăng tự hỏi chắc cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Hiện tại đối với hắn, rắc rối duy nhất lại là bản tâm của hắn chưa từng chủ động phạm phải chuyện gì.

Thật sự tiến vào trong hồ, nước hồ trực tiếp óng ánh sáng long lanh, không phản ứng chút nào thì làm sao bây giờ?

Ừ...

Đây đúng là việc rắc rối, hiện tại hắn phải nghĩ một được một lý do mới được.

Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng trong Giám Tâm hồ không ngừng biến hóa, Tư Hồng Đạc thông qua mỗi một tình cảnh, nước hồ sẽ trong veo một phần.

Thời gian dần trôi qua, nước hồ từ màu đỏ gần thành màu xám, biến thành màu đỏ tươi đẹp.

Sau đó màu đỏ dần rút đi, chuyển thành vàng đục... Lại sau đó là màu xanh, ngay sau đó chuyển sang màu ngà sữa...

Dưới sự quản lý của Yến Tê thành.

Trong tòa sơn cốc vắng vẻ nào đó, bên ngoài rậm rì xanh tươi, hoang tàn vắng vẻ.

Vài con hươu hoang dã nhai lá non rong chơi, giẫm lên thảm cỏ xanh như đệm, lặng yên ẩn vào rừng.

Ở nơi mà người phàm không thể nhìn thấy có một tòa đại trận hiện ra trận văn phức tạp, từng màu đỏ xen lẫn màu xanh biếc ẩn trong rừng cây tươi tốt, ánh sáng nhạt của trận pháp lấp lóe dưới cây cỏ và nụ hoa thấp thoáng.

Một đám tu sĩ ngồi xếp bằng ở đầu cành, khí tức trong trẻo quanh quẩn, khí tức công chính bình thản hòa làm một thể với cả tòa sơn cốc, sau khi nhắm mắt điều tức, thần niệm như số cổ lít nha lít nhít đảo quanh toàn bộ trong cốc.

Nhìn như sơn cốc không có đề phòng, lại canh phòng nghiêm ngặt.

Lúc này, ở nơi xa.

Trên một ngọn núi, không gian chấn động từng cơn, đột nhiên hiện ra bóng dáng mấy tu sĩ.

Những tu sĩ này quần áo hoa lệ, khuôn mặt của bọn họ có sự tương tự vi diệu, không cần nói cũng biết có quan hệ huyết thống, bên hông bọn họ đều treo một viên minh châu, điêu khắc hai chữ vân triện "Tư Hồng".

Đây là người Tư Hồng thị!

Trong đó người cầm đầu cao lớn gầy gò, thoạt nhìn như lão giả bình thường ở thế gian, nhưng khí tức thâm trầm như vực sâu như núi, lại là Tư Hồng thị gia chủ đương thời, Tư Hồng Chẩn.

"Gia chủ, Tư Hồng Diệu Ly truyền về tin tức, trong hai ngày này có thể cứu Tư Hồng Đạc ra." Một nam tu có vẻ ngoài rất giống Tư Hồng Chẩn đứng sau nửa bước, vẫn cung kính đứng hầu ở bên, khẽ nói: "Hy vọng nàng đừng để chúng ta thất vọng."

Cách đó không xa, ánh mắt một nữ tu chớp động, ngắm nhìn sơn cốc đằng xa, nói: "Chỉ cần Tư Hồng Diệu Ly có thể dẫn theo Tư Hồng Đạc rời khỏi Độ Ách uyên, ra đến bên ngoài, dù thân phận bại lộ thì chúng ta cũng có thể đưa bọn họ về... Hừ! Những chó săn ngụy đạo này, nếu không phải chúng ta có trọng trách, vừa hay có thể dùng những người này để chăn nuôi huyết thú của chúng ta!"

"Đừng nhiều chuyện." Lúc này, Tư Hồng Chẩn nhàn nhạt nói một câu: "Hoàn thành việc mà lão tổ căn dặn quan trọng hơn."

Nghe vậy, những người khác vội vàng khom người nói: "Vâng, gia chủ"

Tư Hồng Chẩn hơi trầm ngâm, nói: "Không biết bây giờ Đạc Nhi là dáng vẻ gì... Số mệnh của hắn cũng nhiều thăng trầm, thân là thiên kiêu Thánh tông, lại bị ngụy đạo hãm hại giải vào Độ Ách uyên, thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy."

Nam tu đứng hầu ở bên lập tức nói: "Gia chủ, chắc chắn Tư Hồng Đạc vô cùng khát vọng tự do. Đáng tiếc Độ Ách uyên giới luật sâm nghiêm, lần này có thể cứu hắn ra đã là cực hạn."

"Lại không giữ được một thân tu vi và ký ức của hắn"

"Điều này cũng không sao, thậm chí chưa chắc không phải là một chuyện tốt." Nữ tu tiếp tục nói: "Tư Hồng Đạc vốn là thiên kiêu tộc ta, bị ngụy đạo giam giữ trong Độ Ách uyên nhiều năm như vậy, bị tra tấn, giam cầm tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt với đạo tâm."

"Hiện tại như một tờ giấy trắng, nhiều lắm chỉ tu luyện lại một lần."

"Dựa vào vào truyền thừa và tài nguyên của tộc ta, cũng chỉ chờ thêm một ít năm thôi."

Tư Hồng Chẩn nghe vậy hơi mỉm cười một cái, thiên tài đứng đầu chỉ tranh sớm chiều, lùi lại một bước là từng bước thụt lùi. Nhớ năm đó, Tư Hồng Đạc là thiên kiêu tranh đấu cùng Cửu Nghi sơn Đạo Tử, Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ, bây giờ Phó Huyền Tự và Thiếu Phù Đồ lệnh kia đã đi vào Hóa Thần.

Cho dù Tư Hồng Đạc chưa từng từ bỏ tu luyện ở trong Độ Ách uyên, cũng chỉ là Nguyên Anh...

Nếu hắn ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, có cả tộc Tư Hồng thị cung cấp, còn có cơ hội phấn chấn tiến lên.

Nhưng bây giờ thì sao...

Chỉ là, bây giờ không có cách cứu người tốt hơn, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Nghĩ đến tình huống Tư Hồng thị không có nhân tài đỉnh phong làm người kế tục trong những năm gần đây, hắn ta không khỏi âm thầm thở dài.

Cũng may tư chất Tư Hồng Đạc là người đứng đầu dòng chính Tư Hồng thị trong trăm năm qua, sau khi đi ra cũng đáng giá bồi dưỡng một lần...

Chương 1431: Đến lượt ta

Độ Ách uyên.

Bên bờ Giám Tâm hồ.

Đám người chen chúc, mắt không chớp nhìn cảnh tượng ở trong hồ.

Một nữ tu Luyện Khí kỳ tay cầm lưỡi dao, ôm hận đâm vào tim Tư Hồng Đạc.

Người kia duỗi tay ra, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng lạnh, gần như một ý niệm là có thể lấy đi tính mạng của đối phương, nhưng biểu cảm trên mặt Tư Hồng Đạc biến ảo nhiều lần, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ cong ngón tay lại bắn kiếm phong của đối phương ra, thân hình hóa thành trường hồng, cứ thế đi xa.

Cùng lúc đó, nước hồ màu ngà sữa lập tức nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, lúc sóng lớn gào thét, màu sắc nhanh chóng trở thành nhạt hơn.

Chẳng mấy chốc, đã hóa thành trong veo thấy đáy.

Vào lúc này, cả người Tư Hồng Đạc không có dấu hiệu nào biến mất từ trong hồ.

Nước hồ cũng nhanh chóng ổn định, chẳng mấy chốc quay về vẻ trơn nhẵn như gương ban đầu, dường như tình cảnh vừa nãy chưa từng xảy ra.

Bên cạnh Giám Tâm hồ hoàn toàn yên tĩnh.

Một hồi lâu về sau, hai tên Tiết cấp trưởng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ tốt!

Tư Hồng Đạc thật sự không làm bọn họ thất vọng!

Đối phương thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, trở thành vị phạm nhân thứ nhất cải tà quy chính, rời khỏi Độ Ách uyên!

Niếp Bích Lưu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức cao giọng nói: "Chư vị, ứng viên Tư Hồng Đạc khu chữ 'Huyền' đã thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, rời khỏi Độ Ách uyên, từ đây khôi phục tự do!"

Nói xong, nghiêng đầu nhìn Phí Túc một chút.

Phí Túc ngầm hiểu, giậm chân tiến lên, cao giọng quát: "Chắc hẳn các ngươi cũng biết thân phận của Tư Hồng Đạc."

"Không sai!"

"Hắn là đích tử Trọng Minh tông Phù Quang Tư Hồng thị một trong tứ tông ma đạo."

"Sinh ra làm ma tu, từ khi nhập đạo đến nay bị Ma môn mê hoặc, phạm phải đủ loại việc ác."

"Người như thế còn được Độ Ách uyên giáo hóa, thông qua Giám Tâm hồ để khôi phục sự tự do, huống chi các ngươi?"

Niếp Bích Lưu tiếp lời: "Đúng là như thế! Tội ác ở khu chữ "Hoàng' là nhẹ nhất trong toàn bộ Độ Ách uyên. Sau khi phạm nhân khu chữ 'Huyền' tỉnh ngộ, còn có thể rời đi, chẳng lẽ các ngươi không có lòng tin với mình như vậy?"

"Hay là các ngươi cam tâm tình nguyện, sống ở đây cả quãng đời còn lại, cuối cùng chết già trong Độ Ách uyên?"

Nghe bọn họ nói vậy, rất nhiều phạm nhân khu chữ "Hoàng" đều im lặng không nói.

Đến bây giờ có một vài người trong số bọn họ, còn chưa lấy lại tinh thần.

Thật sự có người có thể thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ?

Hơn nữa, người này còn là một đệ tử xuất thần ma môn chính thống!

Trong đám người, Bùi Lăng thở dài một hơi, rất không tệ!

Hiện tại Tư Hồng Đạc đã rời khỏi Độ Ách uyên, coi như Tư Hồng Diệu Ly đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó đến lượt hắn.

Trên núi cao, Niếp Bích Lưu vẫn đang tiếp tục cổ vũ rất nhiều phạm nhân bắt chước Tư Hồng Đạc, sớm ngày thay đổi triệt để, rời khỏi nơi đây: "... Độ Ách uyên chỉ vì giáo hóa, tuyệt đối không có ý vây chết chư vị."

"Nếu đi sai bước nhầm, Tư Hồng Đạc sinh ra trên lối rẽ, vẫn lạc đường biết quay lại:

"Chư vị còn lo lắng cái gì?"

"Sớm ngày tỉnh ngộ, sớm ngày hối cải để làm người mới, sớm ngày tự do..."

Khuyên nhủ một phen, thấy các phạm nhân đều như có điều suy nghĩ, hiển nhiên có chỗ xúc động, lúc này mới vung tay nói, "Hôm nay đến đây thôi, các ngươi có thể tự động rời đi."

Nói xong, hắn ta và Phí Túc đồng thời lấy ra lệnh bài, chuẩn bị phong ấn Giám Tâm hồ.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên:

"Chờ chút! Ta cũng muốn vào Giám Tâm hồ, để chứng minh đã hối lỗi sửa sai!"

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người đang nói chuyện, lại có người muốn tham gia kiểm tra Giám Tâm hồ?

Đã thấy đó là một tù phạm hình dáng tướng mạo nho nhã, khí tức quanh người chỉ là Kết Đan.

Ngô Tầm An?

Các phạm nhân lập tức nhận ra thân phận của hắn, đây là một tán tu bị giam vào nửa năm trước, tu vi chỉ có Kết Đan, bình thường rất ít xuất hiện, làm người cực kỳ khiêm tốn.

"Ma đầu Tư Hồng thị cũng có thể thông qua, không biết Ngô Tâm An này có thể thông qua hay không?" Các phạm nhân đang muốn rời đi, lập tức dừng bước, rất hứng thú bàn tán.

"Ta biết Ngô Tầm An này, là tên tán tu phạm lỗi ít hơn Tư Hồng Đạc nhiều..."

"Nếu Ngô Tầm An này cũng thông qua được, hôm nay lão tử cũng muốn thử một lần!"

"Hắc hắc! Lại là một trò hay!"

Lúc đám tù nhân mồm năm miệng mười, Tư Hồng Diệu Ly vẫn đánh giá những phạm nhân này cũng hoảng sợ, Thánh Tử làm cái gì vậy?

Là muốn rời đi Độ Ách uyên?

Không, không thể nào!

Lấy tính tình Thánh Tử, thật sự muốn rời khỏi Độ Ách uyên, coi như trái với giới luật, sẽ làm thịt Tiết cấp trưởng khu chữ "Hoàng" trước mặt mọi người, cũng không thể đi hùa theo dáng vẻ của ngụy đạo!

Hơn nữa, Thánh Tử là người thừa kế Thánh tông, tâm tính làm người được Thánh tông tôn sùng, không hợp với ngụy đạo, trong những việc mà đối phương từng làm, tùy tiện lôi ra một việc cũng không thể thông qua Giám Tâm hồi!

Chắc điều này có liên quan đến nhiệm vụ lần này của Thánh Tử.

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly che giấu vẻ mặt, nhanh chóng dời ánh mắt.

Lần này Thánh Tử trà trộn vào Độ Ách uyên làm nhiệm vụ, lại không lộ ra với nàng chút nào.

Chương 1432: Nhìn rất dễ dàng... (1)

Bởi vậy, hiện tại điều nàng phải làm là diễn tốt thân phận Trượng Trực lệnh này, không để lộ ra là được.

Lúc này, động tác của Niếp Bích Lưu và Phí Túc đều dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Bùi Lăng.

Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phản ứng lại.

Tư Hồng Đạc vừa thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, tất cả phạm nhân phía dưới đã nhìn rõ ràng, đây là có người muốn "tìm vận may"...

Thế nhưng, dù sao đã mở ra Giám Tâm hồ, hơn nữa phạm nhân Độ Ách uyên vốn có tư cách tham gia kiểm tra Giám Tâm hồ, vì vậy dù hiện tại đối phương có chủ ý gì, bây giờ đã nói ra, tất nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản.

Nghĩ như vậy, Niếp Bích Lưu cũng nhận ra thân phận tên phạm nhân này.

Đối phương tên là Ngô Tầm An, là một tán tu được đưa vào Độ Ách uyên nửa năm trước.

Việc phạm phải là huyết tế toàn thành thất bại...

Kỳ quái!

Đối phương đã bị giam trong Độ Ách uyên nửa năm, vì sao hắn gần như không có nhiều ấn tượng với người này?

Trong lòng Niếp Bích Lưu nghi ngờ, tâm niệm vừa động, giữa hư không trước mặt lập tức có một quyển sách trôi nổi ra, chính là quyển sách ghi chép lai lịch, tu vi, tội ác của mỗi một tên phạm nhân khi mới giam vào Độ Ách uyên.

Sau khi mở ra, chẳng mấy chốc đã tìm được tất cả ghi chép về Ngô Tầm An từ bên trong.

Ngô Tầm An, Kết Đan kỳ tu vi, tán tu Tiểu Mông thành Hàn Âm Kiếm tông, mở y quán trong chốn phàm tục, mượn việc chăm sóc người bị thương, suy đoán truyền thừa ma đạo, ý đồ huyết tế toàn thành để đổi lấy sự tấn thăng của mình...

Không sai, các phương diện đều đúng.

Chỉ có điều...

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm!

Thấy Niếp Bích Lưu do dự, Phí Túc lập tức hỏi: "Sao thế?"

Niếp Bích Lưu khẽ lắc đầu, truyền âm nói: "Phạm nhân này hơi kỳ quái, nhưng ta lại không nói ra được điểm nào kỳ quái."

Nghe vậy, Phí Túc cũng lập tức cảnh giác, thần niệm của hắn ta lập tức khóa chặt Bùi Lăng, quét trên người hắn ta mấy lần, sau khi xác định tên phạm nhân này chỉ có tu vi Kết Đan, lập tức truyền âm trả lời: "Chỉ là một người Kết Đan, hắn đã muốn đi vào Giám Tâm hồ, vậy cứ để hắn kiểm tra trước đã."

"Nếu thật sự có vấn đề gì, tất nhiên pháp tắc trong Giám Tâm hồ có thể đối phó hắn!"

Niếp Bích Lưu gật đầu, truyền âm nói: "Được!"

Hai người kết thúc truyền âm, Niếp Bích Lưu lập tức nhìn về phía Bùi Lăng, cao giọng nói: "Có thể!"

"Thế nhưng, nếu thành công thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, tất nhiên là có thể rời khỏi Độ Ách uyên."

"Một khi thất bại sẽ bởi vậy sinh ra tâm ma, có ảnh hưởng cực lớn với đạo đồ."

"Ngươi còn muốn tiếp tục?"

Nghe vậy, Bùi Lăng cười thầm trong lòng, Tư Hồng Đạc có thể thành công, sao mình có thể thất bại?

Thông thường, dựa theo bản tính của hắn, căn bản không thể bị giam vào Độ Ách uyên.

Về phần tâm ma... Ha ha, hắn tu luyện tới hiện tại, không sợ nhất là tâm ma!

Thế là, Bùi Lăng dứt khoát lắc đầu: "Không có vấn đề!"

Niếp Bích Lưu gật đầu nói: "Bây giờ ngươi có thể tiến vào Giám Tâm hồ."

Bùi Lăng nói: "Được."

Nói xong, hắn đi ra từ trong đám người, trong ánh mắt nhìn chằm chằm muôn hình muôn vẻ của rất nhiều phạm nhân, nhanh chân đi đến bên cạnh Giám Tâm hồ, không do dự chút nào, trực tiếp nhảy vào trong đó.

Bịch!

Màu sắc nước hồ nhanh chóng biến hóa.

Đầu tiên là từ óng ánh sáng long lanh chuyển biến thành trắng sữa, sau đó không hề dừng lại, từ trắng sữa biến thành màu xanh, ngay sau đó lại từ màu xanh biến thành vàng đục...

Cuối cùng, đáy hồ đều thành màu đỏ như một ao máu to lớn!

Thấy cảnh này, sắc mặt Niếp Bích Lưu và Phí Túc lập tức nghiêm nghị, không thích hợp!

Bình thường phạm nhân khu chữ "Hoàng" phạm vào tội ác, không thể đạt tới trình độ này.

Cách bọn họ không xa, Tư Hồng Diệu Ly nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm bội phục, Thánh Tử thủ đoạn cao cường, ngay cả kinh nghiệm của bản thân cũng có thể ngụy trang.

Vừa rồi, sau khi Tư Hồng Đạc vào hồ, màu sắc nước hồ cũng gần thành màu xám, thông thường Thánh Tử ít nhất phải là màu mực mới đúng.

Nhưng bây giờ lại chỉ là màu đỏ...

Quả nhiên, Thánh Tử đến có chuẩn bị!

Lúc này, cả người Bùi Lăng chìm vào trong hồ nước, cảm giác lạnh lẽo thấu xương lao tới từ bốn phương tám hướng.

Suy nghĩ của hắn lập tức trở nên cực kỳ trì độn, mỗi một lần suy nghĩ đều như kéo vật nặng vượt xa năng lực của bản thân, vô cùng khó khăn.

Cùng lúc đó, vô số thứ trải qua trong quá khứ không bị khống chế hiện ra từng cái ở trong đầu hắn, vô số giọng nói ồn ào như ác mộng, ong ong ong vang vọng bên tai.

Không biết ngơ ngác bao lâu, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đã đi tới một phường thị.

Quy mô toà phường thị này không nhỏ, trong tầm mắt là căn phòng san sát nối tiếp nhau, hai bên phố dài cờ xí phấp phới, cửa SỔ sáng rõ.

Chỉ có điều, trên mặt đất lại ngổn ngang lộn xộn nằm đầy tu sĩ cấp thấp.

Những tu sĩ này quần áo gọn gàng, nhìn từ vị trí ngã xuống, bọn họ vốn nên đi dạo hoặc là gào to mua bán trong phường thị, nhưng không biết vì sao lúc này đã hôn mê bất tỉnh, ngã xuống đây đất?

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lập tức tỉnh táo lại.

Chương 1433: Nhìn rất dễ dàng... (2)

Giám Tâm hồ không có chút tác dụng che đậy ký ức nào với hắn.

Hắn lập tức biết mình đang tham gia kiểm tra trong Giám Tâm hồi!

Đang nghĩ ngợi, đã thấy trước mặt lóe lên một tia độn quang, bốn tên tu sĩ lập tức xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Bốn tên tu sĩ này đều là tán tu, người cầm đầu mặt trắng râu dài, ăn mặc tráng lệ, nhìn khí tức là Nguyên Anh kỳ, ba người còn lại hai nam một nữ đều có dung mạo xuất chúng, quần áo lộng lẫy là Kết Đan kỳ.

Bọn họ cẩn thận lại để phòng đánh giá Bùi Lăng, sau đó tu sĩ Nguyên Anh cầm đầu hỏi: "Lão phu Tương Hữu, không biết xưng hô với đạo hữu như thế nào? Có phải là thiên kiêu chín tông môn lớn không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng không trả lời vấn đề này, mà cẩn thận hỏi:

"Đây là nơi nào?"

Tương Hữu lập tức trả lời: "Nơi đây là Linh Thủy phường thị!"

Linh Thủy phường thị?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức nhớ ra trước khi tiến vào Độ Ách uyên, Lệ thị âm thầm cho hắn một khoản tài nguyên, hắn cố ý phái hóa thân Mạc Lễ Lan đi qua nhận lấy, địa điểm là Linh Thủy phường thị!

Đây là việc mà hóa thân Mạc Lễ Lan trải qua trước đây không lâu!

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt một nam tu trong ba tên Kết Đan kỳ kia chớp động, đột nhiên nói: "Các hạ làm loạn ở Linh Thủy phường thị, hiện tại chẳng những không chịu tự giới thiệu, lại còn tỏ ra không biết Linh Thủy phường thị, chắc hẳn cũng không phải người chín tông môn lớn?"

Nói xong, thái độ bốn người lập tức thay đổi, sắc mặt Tương Hữu kia lạnh lùng, trầm giọng quát: "Đạo chích phương nào, dám can đảm làm loạn ở Linh Thủy phường thị ta? Ngươi đã biết, chư vị đông gia trong Linh Thủy phường thị đều là cao túc Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang! Thu hồi thủ đoạn của ngươi, giao túi trữ vật ra, nếu không tai hoạ ngập đầu đang ở trước mắt!"

"Không sai!" Trong mắt ba tên tu sĩ Kết Đan kỳ lướt qua một tia tham lam, cũng lập tức quát lớn: "Hơn nữa, giao ra tất cả công pháp truyền thừa mà ngươi nắm giữ, quỳ xuống chờ xử lý! Tưởng tiền bối lòng dạ nhân hậu, biết đâu còn có thể tha cho ngươi một mạng!"

"Chỉ là tán tu cũng dám đến Linh Thủy phường thị ra oai, thật sự không biết trời cao đất rộng!"

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

"Nhanh chóng quỳ xuống!"

Thấy cảnh này, Bùi Lăng nhướn mày, chỉ là bốn tên tán tu, tu vi cao nhất cũng chỉ có Nguyên Anh, sao ngông cuồng như thế?

Nếu không phải lúc này hắn đang tham gia kiểm tra Giám Tâm hồ, nếu không sẽ dạy dỗ mấy người kia một trận tử tế! Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, Bùi Lăng đã mất khống chế ra tay...

Ẩm!

Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát đánh một quyền, hắn là tu vi Hóa Thần, dù một quyền này không dùng bất kỳ thuật pháp gì, chỉ là lực lượng và tốc độ nhục thân đơn thuần, Tương Hữu căn bản không thể trốn tránh.

Tên tán tu Nguyên Anh kỳ này không có chút sức phản kháng nào, lúc này bị đánh cho ngã quỵ, hôn mê trên mặt đất, trong chốc lát không rõ sống chết.

"Ngươi cũng đã biết Tưởng tiền bối..." Vốn ba tên Kết Đan kỳ còn lại vẫn tiếp tục nói dối đe dọa, thấy cảnh này không khỏi khẽ giật mình, ngay sau đó ba người cùng lộ ra vẻ sợ hãi, trong chốc lát nhìn Bùi Lăng nói không ra lời.

Bùi Lăng cũng ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng vội vàng lấy ra đan dược, đi đến bên cạnh Tương Hữu chuẩn bị cho đối phương sử dụng.

Nhưng lúc này trên mặt ba tên tán tu kia hiện ra vẻ âm tàn, không hẹn mà cùng ra tay, chủy thủ hiện ra màu xanh tối, rắn độc đầu tam giác hiện ra màu đỏ sậm, một đám quỷ hỏa màu trắng bệch đồng thời đánh úp về phía các điểm yếu hại sau lưng Bùi Lãng!

Muốn chết! !

Ba người vừa ra tay, Bùi Lăng lập tức phát hiện, sắc mặt trầm xuống, trong lòng lập tức tuôn ra một luồng lệ khí, lúc này chỉ muốn buông tay buông chân tiễn ba người này lên đường!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, không được!

Đây là kiểm tra Giám Tâm hồ, không thể xúc động.

Chỉ có điều, trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay hắn lại không chậm chút nào.

Xoạt xoạt xoạt...

Ba đạo đao khí huyết sắc tung hoành như luyện, ngang nhiên chém ra.

Đao khí lướt qua, ba bộ thi thể không đầu đứng thẳng tại chỗ, đầu lâu vẫn trợn tròn hai con ngươi, nhanh như chớp lăn ra ngoài một quãng thật xa...

Làm cái gì? !

Tại sao mình lại ra tay rồi?

Ngay lúc sắc mặt Bùi Lăng rất khó coi, trong phường thị đột nhiên truyền tới một tiếng quát tràn ngập tức giận và uy nghiêm:

"Người nào dám can đảm làm càn ở Linh Thủy phường thị của ta?"

Còn chưa nói hết câu, nơi xa lấp lóe độn quang, trong nháy mắt chảy đến trước mặt Bùi Lăng, lộ ra bóng dáng một nhóm tu sĩ.

Hắn đang nghĩ lý do để giải thích, những tu sĩ kia nhìn thi thể trên đất, cũng không chào hỏi một câu, trực tiếp ra tay.

Rầm rầm rầm...

Ánh sáng thuật pháp lấp lóe, đủ loại thủ đoạn đồng loạt bay về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng tiện tay đón đỡ mấy lần, lập tức cau mày, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi đã trực tiếp ra tay, những người này quá vô lý!

Nếu không phải hiện tại hắn đang kiểm tra Giám Tâm hồ, nhất định phải khiến những người này trả giá đắt.

Thế là, ngay sau đó đao khí huyết sắc lại tung hoành toàn trưởng...

Phốc phốc phốc...

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Linh Thủy phường thị thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, lập tức hóa thành một tòa đồ trận cực kỳ bi thảm!

Chương 1434: Tấn cấp

Toàn bộ sinh linh đều bị Bùi Lăng tàn sát không còn!

Độ Ách uyên.

Bên cạnh Giám Tâm hồ, trên núi cao, Niếp Bích Lưu và Phí Túc nhìn cảnh tượng trong hồ, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị.

Hiện tại, màu sắc nước hồ đã từ màu đỏ biến thành màu xám.

Cách đó không xa Trượng Trực lệnh Tư Hồng Diệu Ly nhìn tình cảnh này, lại là vẻ mặt bình thản.

Phía dưới núi cao, rất nhiều phạm nhân ở ven hồ chen chúc, từng người đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Hóa Thần kỳ! !"

"Ta biết Linh Thủy phường thị, nơi đây là giao giới giữa Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi tháp, bên trong tốt xấu lẫn lộn, xung quanh địa thế hiểm trở, có mấy con sông hội tụ ở bên cạnh phường thị. Mặc dù có núi có nước nhưng sơn thủy đều không phải đất lành, chướng khí mọc lan tràn, địa sát tràn ngập, đừng nói phàm nhân súc vật tiến vào, ngay cả tới gần cũng khó khăn."

"Nơi đây có rất nhiều kẻ liều mạng đang ẩn nấp, thậm chí còn có một số đệ tử Vô Thủy sơn trang cải trang cách ăn mặc, ẩn cư trong đó lâu dài rèn luyện tâm tính... Bởi vì những lý do này, tu sĩ và trận pháp trấn thủ chỗ kia cao hơn phường thị bình thường không chỉ một bậc."

"Lại không ngờ, đường đường là Linh Thủy phường thị lại bị Ngô Tầm An này lấy sức một người đồ sát gần như không còn... Đây không phải Hóa Thần phổ thông!"

"Không sai! Hắn tàn sát Linh Thủy phường thị này quá dễ dàng, chỉ sợ thực lực chân chính vượt xa thế này!"

"Tu vi cao như thế, sát tính nặng như vậy, vì sao chỉ bị giam ở khu chữ 'Hoàng'?"

"Mấu chốt là, vì sao hắn cảm thấy mình có thể bắt chước Tư Hồng Đạc, thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ?"

Lúc mọi người mồm năm miệng mười bàn tán, tình cảnh trong hồ nước xảy ra sự biến hóa.

Quanh người Bùi Lăng có mây khói quanh quẩn, trong khoảnh khắc đã hóa thành một bộ xiềng xích nặng nề khóa hai tay, hai chân hắn lại.

Ngay sau đó, cả người hắn biến mất từ trong hồ.

Cũng như Tư Hồng Đạc vừa rồi, Giám Tâm hồ vốn bình tĩnh đột nhiên dấy lên sóng to gió lớn.

Nước hồ từ màu xám nhanh chóng biến thành màu đỏ, sau đó là vàng đục, màu xanh... Cuối cùng lại khôi phục như lúc ban đầu, trong veo thấy đáy.

Thấy Ngô Tầm An biến mất trong Giám Tâm hồ, lại chậm chạp chưa trở lại Độ Ách uyên, rất nhiều tù phạm ven hồ đều lộ ra vẻ nghi ngờ, ngạc nhiên, khó hiểu.

Trong giây lát, có người hỏi: "Đồ một phường thị, Ngô Tầm An này cũng có thể rời khỏi Độ Ách uyên?"

Đám người nghe vậy như mới tinh từ trong mộng, lập tức "ong"

một tiếng, đủ loại tiếng bàn tán và kêu gào vang vọng ven hồ:

"Nếu thế này cũng tính là thông qua kiểm tra, vậy lão tử cũng muốn kiểm tra!"

"Không sai! Ta cũng vậy!"

"So với Ngô Tầm An này, lão tử thật sự là người tốt nhất!"

"Mụ nội nó, lúc đầu lão tử cảm thấy mình bị bắt vào đây, thật sự đã làm một ít chuyện sai, hiện tại so sánh với họ Ngô, lão tử căn bản là trong sạch đến không thể trong sạch hơn..."

Trên núi cao, Niếp Bích Lưu và Phí Túc yên tĩnh quan sát đám người.

Lại là Tư Hồng Diệu Ly tiến lên trước một bước, lạnh lùng quát:

"Yên lặng đi! Nếu không sẽ cho tất cả lên giá sắt một lần."

Thấy Tống trượng trực lên tiếng, phần lớn tù phạm lập tức không dám ồn ào nữa, mặc dù vẻ mặt vẫn không cam lòng, lại rối rít ngậm miệng.

Vị Trượng Trực lệnh mới nhậm chức này có thủ đoạn tàn nhẫn, hành hình tàn khốc, mặc dù hiện tại bọn họ cũng không phạm phải chuyện gì, lại không ai dám vị chọc giận Tống trượng trực này trước mặt mọi người.

Thấy tất cả mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại, Phí Túc nhìn Tư Hồng Diệu Ly, truyền âm cho Niếp Bích Lưu nói: "Đây là Trượng Trực lệnh tân nhiệm của khu chữ 'Hoàng'? Rất không tệ"

Niếp Bích Lưu truyền âm trả lời: "Vị này là Tống sư muội, thân truyền đệ tử của Linh Lô các trưởng lão nằm dưới sự quản lý Cửu Nghi sơn ta, sư tôn đồng môn của nàng đều chiến tử trong lúc đối đầu với ma tu xâm chiếm, có thể nói cả nhà trung liệt. Linh Lô các thương tiếc một mạch sư tôn của nàng, chỉ có một mình nàng may mắn thoát khỏi, lo lắng nàng nối gót đồng môn, đến mức một mạch sư tôn của nàng đoạn tuyệt truyền thừa... Cho nên trải qua sự bàn bạc, đã sắp xếp tới nơi đây nhậm chức."

"Có lẽ vì kinh nghiệm của vị sư muội này, nên luôn ghét ác như thù"

"Thủ đoạn hành hình của nàng có thể gọi là hạng nhất"

"Vì vậy, bây giờ không có mấy phạm nhân khu chữ 'Hoàng' không SỢ nàng,"

Phí Túc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía các phạm nhân phía dưới, thản nhiên giải thích: "Ngô Tầm An đã bị giải vào khu chữ "Huyền), không sợ tâm ma, hiện tại cũng có thể tiếp tục tham gia kiểm tra Giám Tâm hồ."

Giải vào khu chữ "Huyền"? !

Trong nháy mắt, đám phạm nhân đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Khu chữ "Huyền".

ở trung tâm hẻm núi, trải qua thủ đoạn xử lý của tu sĩ, mặt đất bằng phẳng, xung quanh có vách núi do con người tạo ra san sát đứng sừng sững, âm phong gào thét từ bốn phương tám hướng, đảo qua đảo lại trong thung lũng trống rỗng, trong tiếng rì rào vang lên tiếng mảnh đá rơi xuống.

Không gian chấn động một cơn, Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện ở đây, trên người có thêm một bộ xiềng xích nặng nề kiên cố.

Hắn nghi ngờ nhìn xung quanh, nơi này không phải là Giám Tâm hồ... Mình thông qua kiểm tra?

Ha ha!

Chương 1435: Chắc chắn vận khí không tốt (1)

Kiểm tra của Độ Ách uyên này thật sự đơn giản.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn xiềng xích trên tay và mắt cá chân, tính chất xiềng xích rất đặc thù, dường như có thể ảnh hưởng đến việc hắn vận chuyển pháp lực, vẫn mở ra cho ổn thỏa.

Thế là, hắn tâm niệm vừa động, một đạo đao khí áp súc đến cực điểm lập tức chém xuống.

Keng keng keng...

xiềng xích cứng như huyền thiết lập tức bị đao khí chém thành mấy khúc, rơi đầy trên mặt đất.

Sau khi tránh thoát trói buộc, Bùi Lăng dọn sạch xiềng xích đứt gãy, chất liệu xiềng xích rất không tệ, sau này có thể sử dụng làm vật liệu đúc khí.

Ngay sau đó, hắn đang chuẩn bị phi thân đi xa, chợt cảm giác được một luồng khí tức cường đại cảm thấy quen thuộc đang nhanh chóng tới gần mình.

Bùi Lăng hơi do dự nhưng vẫn dừng bước, đứng tại chỗ chờ đợi.

Ngay sau đó, độn quang hiện lên, bóng dáng Phí Túc xuất hiện, hắn ta bước ra một bước, rơi xuống từ giữa không trung, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Đôi mắt Phí Túc nặng nề nhìn Bùi Lăng, nói: "Ngô Tầm An, từ giờ trở đi ngươi là phạm nhân khu chữ 'Huyền, giới luật khu chữ "Huyền..."

Không đợi hắn ta nói cho hết lời, Bùi Lăng đã cau mày hỏi: "Khu chữ 'Huyền'? Vừa rồi ta không thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ?"

Thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ? ?

Phí Túc ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, vừa rồi tiểu tử này chém giết ở trong Giám Tâm hồ như thế, sao còn không biết ngại hỏi hắn ta vấn đề "thông qua kiểm tra" này?

Chỉ có điều, Phí Túc nhanh chóng không rảnh cân nhắc vấn đề này, sắc mặt lại thay đổi, lập tức quát hỏi: "Trấn Ách Tỏa trên người ngươi đâu? !"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm lấy ra xiềng xích đứt gãy vừa thu hồi, một lần nữa ghép lại trên hai tay và trên mắt cá chân của mình, sau đó lấy pháp lực ghép nó lại một chỗ.

Thấy cảnh này, con ngươi Phí Túc lập tức co rụt lại!

Vừa rồi Ngô Tầm An này không thể thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, vì vậy sau khi đi ra từ Giám Tâm hồ, ngoại trừ có tâm ma còn bị khóa một tầng gông xiềng giam cầm tu vi.

Đây là số ít đãi ngộ đặc biệt của phạm nhân đặc biệt nguy hiểm khu chữ "Huyền", Tư Hồng Đạc cũng từng giống vậy.

Nhưng bây giờ, đối phương lại tự ci ra tầng gông xiềng này? ?

Điều này sao có thể? !

Ánh mắt Phí Túc nhìn về phía Bùi Lăng lập tức đầy vẻ ngạc nhiên.

Chỉ là ngay sau đó, hắn ta hơi hoảng hốt, quỷ dị quên hết chuyện vừa xảy ra...

Khu chữ "Huyền".

Bên cạnh một vách núi gần như thẳng tắp, có một căn nhà đá được xây bằng đá đen đứng sừng sững.

Đây vốn là nơi ở của Tư Hồng Đạc, nhưng lúc này Tư Hồng Đạc thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, đã rời khỏi Độ Ách uyên, tạm thời căn nhà đá này được để trống.

Đột nhiên, độn quang vút qua, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện ở trong nhà đá.

Lúc này, hắn ta vẫn giữ dáng vẻ của Ngô Tầm An, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt bực bội.

Tiện tay gỡ xuống Trấn Ách Tỏa từ trên tay chân, thu vào trong túi trữ vật, tán bào ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đá hơi trầm ngâm.

Thật sự kỳ quái!

Tư Hồng Đạc cũng có thể thông qua kiểm tra, mình lại không qua được?

Đây nhất định là vận khí của mình không tốt, gặp phải bài kiểm tra khó khăn nhất trong Giám Tâm hồ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lắc đầu, việc này đã qua, bây giờ nghĩ những điều này cũng vô dụng, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng dùng những cách khác rời khỏi Độ Ách uyên!

"Chắc chắn giới luật khu chữ 'Huyền' càng nghiêm ngặt hơn khu chữ 'Hoàng:.." Hắn suy nghĩ những việc đã trải qua, thầm nghĩ trong lòng.

Vừa rồi hắn không muốn lãng phí thời gian, vì vậy căn bản không nghe Phí Túc giảng giải giới luật khu chữ "Huyền".

Dù sao, Bùi Lăng cảm thấy mình sẽ rời khỏi Độ Ách uyên ngay, biết giới luật khu chữ "Huyền" cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với hắn.

"Đã do vận khí ta không tốt, không thể thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ để rời khỏi Độ Ách uyên, vậy dùng hệ thống uỷ thác!"

"Hệ thống uỷ thác có thể né tránh sự cắt ngang của ngoại lực, tất nhiên có thể tránh thoát giới luật bên trong Độ Ách uyên."

"Nhân lúc này Độ Ách uyên không có cường giả trên Tiết cấp trưởng tọa trấn, lập tức dùng hệ thống tu luyện!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đang muốn sử dụng hệ thống uỷ thác, đột nhiên lại lắc đầu, hiện tại hắn nắm giữ thủ đoạn, dù là truyền thừa Thánh Tử hay truyền thừa "Chú", trên cơ bản đều có thể tìm được vật liệu cần thiết ở Độ Ách uyên...

Đúng vậy, đối với hệ thống, khắp nơi trong Độ Ách uyên đều có vật liệu tu luyện ma công.

Thứ hắn có thể lựa chọn, chỉ có pháp thuật [Vạn Thú Phệ Linh thuật] này, còn có môn thần thông [Cảm Thiên Thủ] này.

Hai thủ đoạn này đều là hắn được ban thưởng khi tham gia đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều trước kia.

Trong đó [Vạn Thú Phệ Linh thuật] cần linh hỏa, nhưng bây giờ hắn đã tu luyện thành công, cho dù không có linh hỏa, hệ thống cũng có thể tu luyện; mà môn thần thông [Cảm Thiên Thủ] này cần tu vi Nguyên Anh mới có thể tu luyện.

Lúc trước Bùi Lăng muốn tu luyện thì tu vi không đủ, sau này tu vi đạt tới Nguyên Anh lại vội vàng chuẩn bị vật liệu Hóa Thần, vẫn kéo tới hiện tại, cũng chưa từng chính thức tu luyện.

Chương 1436: Chắc chắn vận khí không tốt (2)

Bởi vậy, hiện tại hắn cũng không xác định, trong Độ Ách uyên có vật liệu cần thiết của [Cầm Thiên Thủ] hay không...

"Chỉ có thể tu luyện thử trước, nếu không được lại truyền âm với Tư Hồng Diệu Ly, để nàng tìm mấy môn pháp thuật chính đạo giúp ta."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Cầm Thiên Thủ] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Cầm Thiên Thủ] cần Dạ Lung Điệp Ngọc, Lôi Tinh Quả, Khởi Vân chân lộ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ không có Dạ Lung Điệp Ngọc, Lôi Tinh Quả, Khởi Vân chân lộ..."

"Leng keng! Hệ thống tặng miễn phí cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống, Bùi Lăng mất quyền khống chế thân thể, ngay sau cả tất đường vân màu đỏ sậm quanh người hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới sau lưng hắn.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng Mạc Lễ Lan xuất hiện, nàng xinh đẹp trắng nõn, không mảnh vải che thân, vừa sải bước ra, bóng tối đậm đặc như thực chất chảy xuôi mà ra từ giữa hư không, hóa thành áo bào màu đen rơi vào đầu vai của nàng, che đậy thân thể.

Sau khi chia ra hóa thân không ở lại quá lâu đã bỏ chạy.

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng lập tức cảm giác nặng nề.

Lần này hệ thống đưa tặng miễn phí, lại phái hóa thân hành động đơn độc, điều này không có tác dụng gì với hắn!

Chỉ có để bản thể hành động, hắn mới có thể rời khỏi Độ Ách uyên!

"Xem ra, vẫn nên lấy mấy môn thủ đoạn chính đạo ở chỗ Tư Hồng Diệu Ly..."

Dưới sự quản lý của Yến Tê thành.

Trong sơn cốc rậm rì xanh ngắt yên lặng, dòng suối lững lờ, lạnh ngắt yên bình.

Bầu không khí yên bình ôn hòa đột nhiên bị trận văn sáng lên trong cả tòa sơn cốc cắt ngang, rất nhiều phi cầm tẩu thú lập tức giật nảy mình, đang định hỗn loạn bỏ chạy, nhưng vào lúc này một luồng lực lượng ôn hòa trấn an, quét ngang toàn cốc.

Đây là lực lượng trấn án đàn thú sẽ lập tức mở ra khi kích hoạt Truyền Tống Trận, tránh đuổi những sinh linh sinh sống đời đời kiếp kiếp ở đây.

Sự làm phiền của Nhân tộc không tiếp tục quá lâu, trong giây lát đã có một chiếc pháp chu đằng không mà lên, bay ngang qua trời.

Trong pháp chu, sau khi hành lễ chào hỏi kết thúc, chia ra chủ khách ngồi xuống, một đám tu sĩ chính đạo khí tức công chính bình hòa đang vây quanh Tư Hồng Đạc, giới thiệu tình huống hiện tại: "Những năm gần đây đạo hữu không đi ra bên ngoài, có lẽ không biết rất nhiều chuyện lớn xảy ra trong những năm gần đây...

"Hiện tại quan trọng nhất là đại chiến chính ma"

"Tiếp theo, chúng ta sẽ đi chiến trường Oanh Châu, thu nạp lê dân bị ma đạo làm hại, trôi dạt khắp nơi."

"Hiện tại Oanh Châu là trọng điểm tranh đoạt của chính ma"

"Sơn Chủ Cửu Nghi sơn và Trang Chủ Vô Thủy sơn trang đã đại chiến ở đây mấy lần, vì vậy toàn bộ hình dạng mặt đất và khí hậu châu vực đã xảy ra sự biến hóa cực lớn..."

"Vốn nơi đây có khí hậu ấm áp, dù vào đông cũng chưa từng thấy băng tuyết"

"Nhưng bây giờ, tuyết dày ba thước cũng là việc bình thường...

Tu sĩ thì cũng thôi, vô số phàm nhân, súc vật chết cóng đông lạnh, đâu đâu cũng có người gào khóc ven đường...

"Hoa màu mất mùa, ẩm thực không tốt... Thành lớn có tu sĩ cứu tế thì cũng thôi. Nhưng những lê dân sơn dã lang thang khắp nói kia căn bản không có sức vào thành xin giúp đỡ, chỉ có thể do chúng ta tìm kiếm từng tấc..."

"Chờ sau khi pháp chu đến đó, điều đạo hữu phải làm là lục soát một khoảng sông núi đầm nước này."

Lúc đang nói chuyện, tu sĩ chính đạo đánh ra mấy đạo pháp quyết, lập tức có một bức dư đồ lơ lửng hiện lên ở trước mặt Tư Hồng Đạc, hắn ta đưa tay vẽ một cái vòng: "Bảo đảm một vùng này, nếu có sinh linh đều được cứu ra sắp xếp ở thành trì gần nhất."

Tư Hồng Đạc nhìn chằm chằm dư đồ trước mặt, trịnh trọng gật đầu.

Việc này không có bất cứ vấn đề gì với hắn ta.

huống chi hắn ta đã từng phạm vào tội ác có thể nói là tội lỗi chồng chất, trong đại chiến chính ma lần này, nhất định phải dốc hết sức đền bù!

Ngay lúc này, toàn bộ pháp chu đột nhiên chấn động!

Tất cả mọi người trên pháp chu lập tức cảnh giác, địch tập kích!

Thấy thế, tu sĩ chính đạo đang giảng giải nhiệm vụ cho Tư Hồng Đạc cau mày, xoay người, đột nhiên quát: "Ai? !"

Tên này tu sĩ chính đạo tên là Cát Sùng Thế, Yến Tê thành trưởng lão, tu vi là Hóa Thần đỉnh phong, là người phụ trách hộ tống Tư Hồng Đạc tiến về đại bản doanh chính đạo Oanh Châu lần này.

Có hắn ta tọa trấn ở đây, ma tu bình thường đánh lén căn bản không cần lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, Cát Sùng Thế và các tu sĩ chính đạo sử dụng thần niệm, lập tức phát hiện trong hư không phía trước pháp chu đột nhiên xuất hiện ba bóng dáng chặn đường đi của bọn họ.

Ba bóng dáng này đều mặc quần áo đẹp đẽ, trang sức hoa lệ, bên hông treo minh châu, trên hạt châu điêu khắc hai chữ "Tư Hồng".

Người đứng giữa râu tóc hoa râm, giống lão giả tuổi quá một giáp ở thế gian, chỉ là đôi mắt lại có ánh sáng bắn ra xung quanh, trên vầng trán tản ra vẻ sắc bén lạnh băng.

Chương 1437: Tư Hồng thị

Hắn ta cầm một thanh như ý bằng xương trong tay, trên đó có oan hồn quanh quẩn, thỉnh thoảng tản ra tiếng quỷ khóc sói tru.

Người bên trái như thanh niên, âm nhu tuấn mỹ đứng chắp tay, eo cắm xương sáo, đuôi sáo buộc một dải cung thao năm màu, lúc rủ xuống ẩn hiện oán nữ u hồn phiêu đãng.

Phía bên phải lại là một nữ tu dáng vẻ thiếu phụ, đẹp như đào lý, châu vây thúy quấn mặc một bộ cung trang, dáng về nhã nhặn như chủ mẫu nhà lớn được dạy dỗ tốt đẹp. Nhưng nàng vừa xuất hiện, hư không trên đỉnh đầu đã bị phá vỡ, một đạo huyết hà khổng lồ ầm vang chảy xuôi ra...

Khí tức ba người này đều vô cùng cường đại, bành trướng mênh mông, trong cảm giác của tu sĩ trên pháp chu, như phàm nhân đối mặt với đại dương mênh mông, căn bản không thể suy đoán thật sâu cạn.

Ba vị Phản Hư!

Cát Sùng Thế lập tức giật mình, nhanh chóng nhận ra thân phận ba người này.

Vị bên trái là Tư Hồng thị đại tộc lão tên là Tư Hồng Bạc, là Điện Chủ Truyền Pháp điện Trọng Minh tông.

Nữ tu bên phải là Tư Hồng thị nhị tộc lão, tên Tư Hồng Giảo, là Điện Chủ Bí Cảnh điện Trọng Minh tông.

Người đứng giữa hai người này là Tư Hồng thị gia chủ đương thời, Tư Hồng Chẩn!

Không tính nhân vật ở cấp bậc Tông Chủ các tông, lão tổ, Thái Thượng trưởng lão này, ba người này đã là chiến lực đỉnh cấp trong đại chiến chính ma!

Đừng nói đến đồng thời đối phó ba người này, dù chỉ đối phó một người trong đó, hắn ta cũng không có bất kỳ phần thắng nào!

Hiện tại điều duy nhất có thể làm là trốn đi!

Cát Sùng Thế không chút do dự, lập tức toàn lực thôi động đại trận trên pháp chu.

Ngay sau đó, pháp chu huyễn hóa ra ngàn vạn huyễn ảnh giống nhau như đúc, trốn ra bốn phương tám hướng.

Thấy chiếc pháp chu bay ra từ Độ Ách uyên này muốn chạy trốn, Tư Hồng Chẩn cười lạnh, vừa rồi những người này còn trong sơn cốc, bọn họ có thể ra tay. Chỉ có điều, cân nhắc đến đó là một trong những lối ra của Độ Ách uyên, năm tông ngụy đạo bố trí vô số thủ đoạn từ trong ra ngoài sơn cốc.

Vì vậy cố ý đợi đến khi pháp chu bay được nửa đường mới xuất hiện.

Làm vậy là vì một mẻ hốt gọn, đâu có khả năng lại để pháp chu chạy thoát?

Tư Hồng Chẩn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ từ tốn nói:

"Giao Đạc nhỉ ra, tha cho các ngươi được toàn thây."

Vừa dứt lời, mọi người trên pháp chu lập tức phát hiện bầu trời trở nên ảm đạm!

Trời trong vạn dặm đột nhiên hóa thành huyết sắc cuồn cuộn, vô số huyết thủ to lớn rủ xuống từ trên bầu trời phía, chộp về phía pháp chu!

"Nhanh xuống dưới!"

Thấy thế, Cát Sùng Thế lập tức điều khiển pháp chu, giảm độ cao phi độn.

Nhưng lúc bọn họ nhìn về phía mặt đất, đã thấy cả vùng cũng hóa thành huyết hải cuồn cuộn, sóng máu bốc lên gào thét như vô biên vô hạn, lúc sóng biển gào thét cuốn lên không trung, lập tức hóa thành thú trảo dữ tợn vỗ vào pháp chu!

Trên pháp chu gánh chịu hơn mười người, có đầy đủ khu vực luyện đan, đúc khí, tu luyện, thậm chí còn nuôi dưỡng một vài Linh thú và dược liệu, vốn đã tính là quái vật khổng lồ. Nhưng lúc này pháp chu như phi trùng rơi vào tấm lưới trùng điệp, nhỏ bé lại yếu đuối.

Huyết thủ và thú trảo to lớn như núi cao biển rộng, như mèo vờn chuột bắt lấy con mồi đang kiệt sức chạy trốn.

Mỗi một lần bọn chúng vồ xuống, đều mang theo cơn gió mạnh tàn khốc như đao, cùng tiếng rít gào bén nhọn như muốn trực tiếp đâm vào trong đầu.

Tiếng rít gào kia như tiếng kêu rên phát ra khi vô số người chịu hình phạt đau khổ, tàn khốc nhất thế gian, tràn đầy sự đau khổ không thể hình dung như thực chất đánh thẳng vào tâm thần các tu sĩ bên trong pháp chu.

Lúc huyết thủ thú trảo vung vẩy, chi lực đạo khi tùy ý xẹt qua cũng đập nát rất nhiều huyễn ảnh thành mảnh nhỏ.

Huyễn ảnh pháp chu còn sót lại càng ngày càng sáng tỏ, trận pháp điêu khắc không ngừng bổ sung năng lượng, toàn lực kích hoạt.

Cuối cùng, toàn bộ thân pháp chu đều hóa thành một vầng sáng màu trắng, đây là biểu tượng trận pháp đã bị vận chuyển tới trình độ lớn nhất.

Nhưng lần giãy giụa này không tạo ra bất kỳ tác dụng gì, huyết thủ và thú trảo không ngừng bắt lấy từng huyễn ảnh, chợt hời hợt bóp tắt.

Trong khoảnh khắc, ngàn vạn pháp chu chỉ còn lại chiếc cuối cùng.

Trong pháp chu, sắc mặt Cát Sùng Thế lạnh lùng, hàm dưới kéo căng thành một sợi dây, đã dốc hết toàn lực thôi động pháp chu.

Trong sự liều mạng của hắn ta, lúc này tốc độ đã tăng tới cực điểm, lấy tốc độ mà thường nhân căn bản không thấy rõ lắm, xê dịch né tránh giữa vô số huyết thủ, thú trảo.

Mỗi một lần đều vô cùng mạo hiểm chạy ra.

Nhưng theo huyễn ảnh yểm hộ hoàn toàn tiêu tán, tất cả huyết thủ, thú trảo đều để mắt tới pháp chu còn sót lại.

Áp lực của Cát Sùng Thế lập tức tăng mạnh!

Trong lòng hắn ta rất rõ ràng, ba người Tư Hồng thị này đến vì Tư Hồng Đạc.

Nhưng Độ Ách uyên ngăn cách trong ngoài, Ma môn căn bản không thể biết việc hôm nay Tư Hồng Đạc ra tù.

Chắc chắn có người để lộ tin tức sớm!

Sẽ là ai? !

Cát Sùng Thế nghĩ đến Tư Hồng Đạc trước tiên, người đến là Tư Hồng thị gia chủ tự mình dẫn đội, Tư Hồng Đạc là tử đệ đích hệ Tư Hồng thị.

Chỉ có điều, hắn ta nhanh chóng lắc đầu.

Chương 1438: Ngươi ra tay! (1)

Tư Hồng Đạc có thể thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, không thể làm ra chuyện như thết Chắc là bên trong Độ Ách uyên xuất hiện phản đồ! Hơn nữa, phản đồ này còn có địa vị khá cao, nếu không cũng không thể truyền tin tức ra từ trong Độ Ách uyên.

Lúc này, một tu sĩ chính đạo trên pháp chu đột nhiên lấy ra phù lục, quát lên với Tư Hồng Đạc: "Tư Hồng Đạc, Tư Hồng thị là đến vì ngươi. Ngươi cứ dùng phù chú này trốn xa, dụ bọn họ rời đi!"

Nghe vậy, Tư Hồng Đạc không có ý nhận lấy phù lục, mà nhanh chóng trả lời: "Các vị đạo hữu, ta rất rõ ràng tác phong của Tư Hồng thị. Hiện tại ta đang ở trên pháp chu, ba người bọn họ còn sợ ném chuột võ bình, tất cả mọi người còn có một chút hy vọng sống,"

"Nếu lúc này ta rời đi, toàn bộ người trên pháp chu nhất định toàn quân bị diệt, thập tử vô sinh!"

Nghe vậy, Cát Sùng Thế âm thầm gật đầu, trong lòng lại rõ ràng những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ Tư Hồng Đạc, thế là lập tức nói: "Tư Hồng Đạc, hiện tại tình huống nguy cấp, ngươi có ý định gì?"

Tư Hồng Đạc trầm giọng nói: "Hiện tại cố gắng bỏ trốn! Nếu thật sự trốn không thoát, cứ dùng ta làm con tin, uy hiếp tiền bối người thân trong gia tộc ta thả người."

Các tu sĩ chính đạo khác lập tức mở miệng hỏi: "Vì sao bây giờ không làm như thế?"

"Ta hiểu rất rõ người thân trưởng bối của ta" Tư Hồng Đạc bình tĩnh nói: "Bọn họ lựa chọn ra tay ở đây, tuyệt đối không thể thả bất kỳ người sống nào đi! Dù dùng ta làm con tin, tình huống cũng giống như vậy."

"Bởi vì Tư Hồng thị có bí thuật, chỉ cần đạt được một giọt máu của ta là được, về phần tính mạng của ta, cũng không nhất định phải giữ được."

"Nói cách khác, hiện tại bất kể thế nào làm, chỉ có thể kéo dài thời gian."

Mọi người lập tức im lặng.

Cát Sùng Thế không nói một câu, mồ hôi trán lăn xuống, toàn lực thôi động pháp chu.

Tư Hồng Đạc quay đầu, cau mày nhìn ba người Tư Hồng Chẩn bên ngoài pháp chu.

Phải chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ nhất, tiếp theo có thể cứu bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu người...

Oanh! !!

Một cái huyết thủ đột nhiên rơi xuống từ vòm trời, đan xen với thú trảo trên mặt đất, lập tức hình thành một hàng rào huyết sắc chặn phía trước pháp chu đang chạy trốn.

Cát Sùng Thế không nói hai lời, lập tức điều khiển pháp chu chuyển hướng.

Nhưng ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm... Vô số huyết thủ rơi xuống, vô số thú trảo bắt lại, theo từng bàn tay và thú trảo đan xen, trùng điệp phủ kín phía dưới, thiên địa huyết sắc ban đầu càng ngày càng chật hẹp, không gian mà pháp chu có thể né tránh càng ngày càng chật chội...

Cuối cùng, bốn phương tám hướng đều là hàng rào huyết sắc, người trên thuyền đã không chỗ để trốn!

Tư Hồng Chẩn đạp không mà đứng, vẻ mặt bình thản nhìn tất cả, lúc này tâm tình hơi vui vẻ, lần này Tư Hồng Diệu Ly làm không tệ!

Vốn tưởng lần này đối phương chỉ có thể mang ra một giọt tinh huyết bản nguyên của Đạc nhi, vì thế hắn ta đã chuẩn bị sẵn nhi tử này hoàn toàn không có ký ức, mất hết tu vi.

Lại không ngờ, Tư Hồng Diệu Ly có thủ đoạn đưa Đạc nhỉ hoàn chỉnh ra ngoài.

Mặc dù việc lần trước trà trộn vào "Tiểu Tự Tại Thiên" đánh cắp Dược Tiên Nữ, suýt nữa khiến Tư Hồng thị mất hết thể diện, biến thành trò cười của người trong thiên hạ, nhưng nhiệm vụ lần này, Diệu Ly đã hoàn thành vượt xa sự dự đoán.

Sau khi về tộc, nhất định phải cho thưởng cho nàng!

Đang nghĩ ngợi, đã thấy pháp chu bị ép vào tuyệt cảnh, hai cái huyết thủ vô cùng to lớn rủ xuống từ trời cao, một tay vẫn nắm lấy nó!

Tạch tạch tạch...

So sánh với bàn tay khổng lồ, pháp chu như sâu bọ nhỏ bé vừa bị bắt, trận pháp phòng hộ lập tức phát ra tiếng vỡ vụn.

Chỉ thấy ánh sáng trong trẻo bao phủ toàn bộ thân thuyền, không ngừng lóe ra, vô số vết rạn xuất hiện.

Lúc này, trong pháp chu truyền ra một giọng nói xen lẫn lửa giận: "Tư Hồng Chẩn! Nhanh chóng thu tay lại, nếu không ta sẽ giết Tư Hồng Đạc!"

Nghe vậy, Tư Hồng Chẩn chỉ hơi nhíu mày một cái, ngay sau đó chẳng những không thu tay lại, ngược lại còn gia tăng lực đạo.

Hắn ta nhìn chằm chằm pháp chu, không thèm để ý sự uy hiếp của Cát Sùng Thế, từ tốn nói: "Chiêu này vô dụng với bản tọa."

Mặc dù Tư Hồng Đạc là nhi tử ruột thịt của hắn ta, nhưng chưa nói đến hắn ta là Tư Hồng thị gia chủ, từ lúc thiếu niên đã mỹ nhân vây quanh, lại thọ nguyên lâu dài, dòng dõi vô số.

Nếu không phải tư chất của nhi tử này vô cùng xuất chúng, đừng nói hôm nay tự đến đây cứu viện, dù biết nhi tử sắp bỏ mình, hắn ta cũng chẳng muốn quan tâm.

Nếu không, cũng không mặc cho hắn ta bị giam giữ trong Độ Ách uyên nhiều năm như vậy chẳng quan tâm.

Về phần hiện tại, mặc dù Tư Hồng thị rất cần một tử đệ đích hệ tư chất xuất chúng, nhưng Đạc nhi lại chết một cách đơn giản như vậy, đó là bản lĩnh của hắn ta không tốt, uổng phí huyết mạch Tư Hồng thị đã truyền thừa thiên phú tuyệt hảo.

Đã vậy, còn không bằng để đứa nhỏ này tích huyết trùng sinh, làm lại từ đầu!

Ẩm!

Một tiếng vang thật lớn, pháp trận phòng hộ trên pháp chu hoàn toàn vỡ nát, huyết thủ không hề dừng lại, lực lượng vô cùng kinh khủng tiếp tục ép vào trong pháp chu.

Chương 1439: Ngươi ra tay! (2)

Dường như ngay sau đó, tất cả tu sĩ trong pháp chu, tính cả thân thuyền sẽ bị bóp thành thịt băm!

Vèo vèo vèo...

Mấy chục đạo độn quang như đom đóm thoát ra, chạy tứ tán.

Chỉ có Tư Hồng Đạc ngồi ngay ngắn tại chỗ không nhúc nhích, không hề có ý thoát đi.

Tư Hồng Chẩn vội vàng thu tay lại, ống tay áo vung lên một cái, hút hắn ta đến bên cạnh.

Đánh giá cốt nhục thân sinh nhiều năm không gặp này, vẻ mặt Tư Hồng Chẩn khựng lại, nói: "Đạc nhi, có từng chịu tổn thương không? Đúng, Diệu Ly cứu ngươi như thế nào?"

Diệu Ly?

Tư Hồng Đạc khẽ giật mình, hắn ta không có chút ấn tượng nào với cái tên này!

Không kịp suy nghĩ sâu xa, Tư Hồng Đạc nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức nói: "Phụ thân, ta mọi chuyện đều tốt. Chỉ có điều, kính xin phụ thân giữ lại mạng sống cho những người này."

"Gần đây ta đang tu luyện một môn thần thông cần dùng đến những chính... Tu sĩ ngụy đạo này."

Tư Hồng Chẩn nghe vậy lại lắc đầu, sau đó nói: "Tất cả những người này đều phải chết!"

"Hơn nữa, chút nữa sẽ do ngươi ra tay."

"Phải để toàn bộ ngụy đạo biết ngươi lấy sức một mình, giết tất cả mọi người nơi này!"

"Như thế, thứ nhất là ngươi ở trong Độ Ách uyên đã lâu, lần đầu tiên ra trận nhất định phải có đủ trọng lượng, mới có thể một phát thành danh!"

"Thứ hai lại làm như thế, sẽ không để lộ thân phận Diệu Ly:

"Về phần thần thông tu luyện cần tu sĩ ngụy đạo..."

"Ha ha, cái này rất dễ dàng:

"Hiện tại đại chiến thảo ngụy vô cùng kịch liệt, sẽ có vật liệu."

Nghe đến đây, Tư Hồng Đạc cau chặt hàng lông mày, lúc đang cố gắng tìm kiếm lý do, lại cảm thấy một luồng pháp lực mang theo hắn ta rơi xuống mặt đất.

Trong giây lát, hai người xuất hiện trên một ngọn núi.

Cũng không lâu lắm, Tư Hồng Bạc và Tư Hồng Giảo cũng phi độn đến đây tụ hợp.

. ngh "Gia chủ, người đều ở đây" Sau khi rơi xuống đất, hai tên tộc lão phất ống tay áo một cái, tu sĩ chính đạo lập tức lăn xuống đầy đất, bao gồm Cát Sùng Thế Hóa Thần đỉnh phong.

Lúc này, tất cả tu sĩ chính đạo mình đầy thương tích, thoi thóp, lại bị một loại tơ nhện huyết sắc trói chắc chắn.

Đây là thủ đoạn trong truyền thừa huyết đạo Tư Hồng thị, có thể giam cầm người khác, hơn nữa thời gian trôi qua còn không ngừng hấp thu sinh cơ, pháp lực, tinh huyết tất cả mọi thứ của hắn ta, khiến hắn ta không thể tránh thoát.

Vốn lấy tu vi của Tư Hồng Bạc và Tư Hồng Giảo, giết chết những người này dễ như trở bàn tay.

Nhưng vì cần Tư Hồng Đạc tự mình ra tay, bọn họ cố ý nương tay, bảo đảm mỗi người còn có một hơi thở.

Dưới sự điều khiển của bọn họ, tơ nhện huyết sắc cưỡng ép treo ngược tất cả tu sĩ chính đạo giữa không trung, đưa đến trước mặt Tư Hồng Đạc.

Tư Hồng Chẩn thản nhiên nói với Tư Hồng Đạc: "Được rồi, ra tay đi"

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Huyền".

Đi qua sườn núi cao chót vót, đường mòn đá vụn uốn lượn vào sâu bên trong, phía trước là một mảnh sương mù u ám tối nghĩa.

Lúc bước ra một bước, lệnh bài trong tay áo Tiết cấp trưởng lấp lóe ánh sáng nhạt, Phí Túc lập tức đi vào một tòa đại trận phòng hộ nghiêm mật.

Lập tức, sự âm u lạnh lẽo xung quanh nhanh chóng rút đi, thay vào đó là ấm áp như xuân.

Ngay cả huyết sắc ảm đạm phía trên bầu trời chiếu rọi vào bên trong đại trận, cũng để lộ ra chút nhu hòa.

Nơi này là chỗ ở của đám người trông coi khu chữ "Huyền".

Hắn ta đi lên mười bậc không trở về chỗ ở của mình, mà đi thẳng đến nhà kho.

Những năm gần đây, sự chú ý của Phí Túc đều đặt vào việc trợ giúp Tư Hồng Đạc hối cải để làm người mới, đã lâu không tự mình quản lý sự vụ khu chữ "Huyền".

Bây giờ Tư Hồng Đạc thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, rời khỏi Độ Ách uyên, hắn ta là Tiết cấp trưởng khu chữ "Huyền", tất nhiên cũng phải bắt đầu thực hiện chức trách của mình.

Nhớ kỹ đoạn thời gian trước, Niếp Bích Lưu từng truyền âm nói cho hắn ta biết, bởi vì đại chiến chính ma, kho của Độ Ách uyên đã lâu không được bổ sung.

Nhất là vật liệu Khư Sát Đan thiếu rất nhiều...

Phí Túc quyết định, tự mình kiểm lại nhà kho khu chữ "Huyền"

một chút, thống kê kỹ càng tình huống tồn kho và trọng điểm khuyết thiếu.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, hắn ta đã mở cửa lớn nhà kho, đi Vào.

Đây là một tòa quảng điện cao mười mấy trượng, bên trong trưng bày giá sắt rực rỡ muôn màu, lúc trước trên kệ vẫn chất đống tràn đầy, ít nhất cũng cất đầy bảy tám phần mười.

Nhưng hiện tại rất nhiều chỗ lại trống rỗng.

Nhất là kho vật liệu chuyên dụng Khư Sát Đan đã lác đác không có mấy.

Phí Túc đi lại giữa các kệ hàng, lần lượt kiểm kê.

Quỷ Cập Thảo, Khư Phong Quả, Dạ Lung Điệp Ngọc... Ngay lúc hắn ta kiểm kê đến một loại thiên tài địa bảo màu vàng đất, khí tức nặng nề, đột nhiên nhướn mày, đây là vật cần thiết để tu luyện [Thanh Không Huyền Thổ Chân Giải].

Tính toán ra, bây giờ Tư Hồng Đạc đang tu luyện [Thanh Không Huyền Thổ Chân Giải].

Đây là lúc trước đối phương tán đi ma công xong, Phí Túc tạm thời truyền thụ cho hắn ta công pháp của Yến Tê thành, nhiều lắm chỉ có thể tu luyện tới Nguyên Anh.

Lúc Tư Hồng Đạc còn ở trong Độ Ách uyên, ngược lại cũng không sao.

Chương 1440: [Câm Thiên Thủ] (1)

Nhưng hiện tại hắn ta đã rời khỏi nơi đây, đi tham gia đại chiến chính mạ, lại chưa truyền dạy công pháp phần sau của [Thanh Không Huyền Thổ Chân Giải] cho đối phương.

"Suýt nữa quên mất việc quan trọng..." Phí Túc khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra Truyền Âm Phù, đây là phù lục dùng để liên lạc với Cát Sùng Thế.

Tâm niệm vừa động, hắn ta lập tức thôi động nó.

Cát Sùng Thế là Trượng Trực lệnh khu chữ "Huyền", cũng là đồng môn của Phí Túc.

Bởi vì thiếu người, lần này Tư Hồng Đạc thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, lại do Cát Sùng Thế phụ trách hộ tống đến chiến trường Oanh Châu.

Hiện tại hắn ta quên truyền thụ công pháp phần sau cho Tư Hồng Đạc, có thể để hắn ta truyền thụ thay.

Chỉ có điều, Phí Túc thúc giục phù lục nửa ngày, thấy Truyền Âm Phù không có chút phản ứng nào.

Cát Sùng Thế ở bên kia chậm chạp không kết nối truyền âm.

Hắn ta lập tức nhướn mày, bây giờ cách lúc Tư Hồng Đạc thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ cũng không quá dài, chắc chắn pháp chu mà Cát Sùng Thế hộ tống Tư Hồng Đạc còn trên đường đi, không nên không thu được truyền âm của mình.

Nghĩ đến đây, Phí Túc lại lấy ra một tấm Truyền Âm Phù khác, đây là phù lục dùng để truyền âm cho Tư Hồng Đạc, sau khi thôi động lại đợi thời gian rất lâu, cũng không có bất kỳ đáp lại gì.

Tình huống hơi không đúng!

Sắc mặt Phí Túc lập tức trở nên nghiêm túc, tiếp theo lại lấy ra tấm Truyền Âm Phù thứ ba, thứ tư, đều là tu sĩ chính đạo đi theo Tư Hồng Đạc đến chiến trường Oanh Châu, cùng Tư Hồng Đạc ngồi trên pháp chu của Cát Sùng Thế.

Sau đó rất nhanh, hắn ta phát hiện những Truyền Âm Phù trong tay mình đều không nhận được sự đáp lại.

Không được!

Có khả năng bên Tư Hồng Đạc đã xảy ra chuyện!

Vẻ mặt Phí Túc khẽ thay đổi, ngay sau đó lại lấy ra Truyền Âm Phù, đây là phù lục truyền âm cho Niếp Bích Lưu Tiết cấp trưởng khu chữ "Hoàng".

Nhưng hắn ta vừa muốn thôi động tờ phù lục này, đã thấy một bóng đen đột nhiên xông vào nhà kho!

Bóng đen kia dáng vẻ yểu điệu, một bộ áo bào đen như mực, như thủy nhũ giao hòa liền thành một khối với bóng tối xung quanh, càng làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết, xinh đẹp yêu dị.

Phí Túc nhướn mày, còn chưa kịp biết rõ thân phận người tới, đã thấy đối phương nhanh chóng ra tay, dứt khoát... Lấy toàn bộ Dạ Lung Điệp Ngọc, Lôi Tinh Quả, Khởi Vân chân lộ trong khố phòng.

"Dừng tay!" Phí Túc nhanh chóng quát lên, vội vàng muốn ra tay ngăn cản, nhưng động tác của Mạc Lễ Lan quá nhanh, sau khi lấy được liệu lập tức bỏ chạy, chỉ một thoáng bóng dáng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tận đến giờ phút này, Phí Túc mới đánh ra một pháp quyết...

Sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên vô cùng khó coi, lại có người có thể ăn cướp trắng trợn đồ vật trong khố phòng khu chữ "Huyền" ngay trước mặt Tiết cấp trưởng là mình!

Thật sự kỳ quái!

Đối phương trắng trợn xúc phạm giới luật khu chữ "Huyền" như vậy, vì sao không bị ảnh hưởng chút nào?

Nghĩ đến đây, Phí Túc lập tức lắc đầu, bây giờ không phải là lúc so đo loại việc nhỏ này, phải nhanh chóng truyền âm cho Niếp Bích Lưu, xác nhận tình huống bên Tư Hồng Đạc.

Hắn ta không rảnh đi theo Mạc Lễ Lan, lúc này thôi động Truyền Âm Phù trong tay.

Trong Truyền Âm Phù lập lúc vang lên giọng Niếp Bích Lưu: "Phí sư huynh, chuyện gì?"

Khu chữ "Huyền".

Trong nhà đá dưới vách núi dốc đứng.

Bùi Lăng còn đang ủy thác tu luyện, trong lòng hắn đang suy nghĩ, uỷ thác [Cầm Thiên Thủ] không có tác dụng, muốn rời khỏi Độ Ách uyên còn phải uỷ thác thủ đoạn khác.

Buổi tối hôm nay, nhất định phải liên hệ với Tư Hồng Diệu Ly một lần.

Để Tư Hồng Diệu Ly tìm thêm mấy môn thủ đoạn chính đạo giúp mình, hiện tại Tư Hồng Diệu Ly là Trượng Trực lệnh khu chữ "Hoàng", thân phận địa vị cao hơn trước kia, điều này không hề khó với nàng.

"Tốt nhất là thuật pháp có yêu cầu cực kỳ cao với hoàn cảnh tu luyện, cứ vậy hệ thống đưa tặng hoàn cảnh, cũng chỉ có thể dùng bản thể của ta đi tu luyện"

Bùi Lăng trầm ngâm: "Còn có luyện đan và đúc khí, cũng có thể thử một chút"

"Hiện tại việc rắc rối nhất là tu luyện Cầm Thiên Thủ này, không biết hệ thống đưa tặng vật liệu từ chỗ nào cho ta."

"Sau khi kết thúc tu luyện, tốt nhất tiến hành một lần làm tất cả mọi người mất trí nhớ tập thể..."

"Vậy sẽ tiêu hao pháp lực của ta trên phạm vi lớn, nhưng hiện tại vẫn cẩn thận thì tốt hơn"

Đang nghĩ ngợi, bóng người lóe lên ở cửa, lại là Mạc Lễ Lan trở về.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đầu tiên để nó hòa vào bản thể, sau đó cầm lấy vật liệu do đối phương mang về, bắt đầu tu luyện.

Pháp lực vận chuyển quanh người hắn sôi trào mãnh liệt như đại dương mênh mông tuỳ tiện phun ra nuốt vào, khí tức cũng biến thành cực kỳ cao xa linh hoạt kỳ ảo, như tiên thần trên chín tầng trời.

Đột nhiên, Bùi Lăng nâng tay phải lên, duỗi lên bên trên.

Quanh người hắn tách ra từng đợt ánh sáng vàng chói mắt, sau đó thuận thế vươn tay phải ra phía trên, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng gần che khuất bầu trời, xuyên thấu nhà đá, bay thẳng lên mái vòm!

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Thiên".

Trong vực sâu, địa sát chỉ khí cuồn cuộn ngút trời.

Chương 1441: [Câm Thiên Thủ 1 (2)

Bên cạnh vực sâu, xiềng xích lít nha lít nhít vô số kể, lần lượt rơi vào trong vực sâu, vẫn khóa lại từng tù phạm.

Trên vách vực sâu, hang động chi chít khắp nơi, trong mỗi một huyệt động đều có một tên phạm nhân bị cầm tù trong đó. Phạm nhân nơi này, ngoại trừ Trấn Ách Tỏa còn có rất nhiều xiềng xích phong ấn trên người, tầng tầng lớp lớp trùng điệp như mạng nhện, hoàn toàn trói bọn họ lại.

Ngoại trừ địa sát chi khí nồng đậm như thực chất, trên vòm trời không ngừng có sát khí thuần túy ngưng tụ mưa bụi bay xuống, không ngừng ăn mòn pháp lực và sinh cơ của đám tù nhân, khiến bọn họ không thể tích lũy sức mạnh.

Trong huyệt động nào đó, La Đô đầu đây mồ hôi, trên trán lồi lên từng sợi gân xanh, da thịt quanh người không ngừng hiện ra từng vết thương, máu tươi ngang dọc.

Trong giây lát, một tiếng "răng rắc" rất nhỏ vang lên.

La Đô kịch liệt thở dốc một trận, cả người chậm rãi ngã ngồi, lúc này dưới người hắn ta đã tạo thành một vũng máu nho nhỏ.

Vừa rồi giãy giụa, hiển nhiên đã bỏ ra cái giá không nhỏ.

Nhưng... Hắn ta nghiêng đầu nhìn sang, lại có một sợi xiềng xích xuất hiện một vết nứt nhỏ bé.

Trong huyệt động cách hang động của La Đô không quá xa, một tù phạm áo bào trắng ngồi xếp bằng.

Chính là tu sĩ Thiên Sinh giáo nhiều lần truyền âm liên lạc với La Đô vào trước đó.

Lúc này, hắn ta mặc cho trên trăm xiềng xích xuyên qua quần áo, cắm vào huyết nhục, lúc vô số phù văn sáng tắt không ngừng áp chế, làm hao mòn tu vi lực lượng, cưỡng ép vận chuyển pháp lực.

Máu tươi chảy ra từng chút một làm ướt vạt áo ống tay áo của hắn ta.

Tù phạm áo bào trắng này lại như không cảm giác được, khí tức quanh người tiếp tục lưu chuyển.

Mặc dù lần trước bị người ta đùa giỡn, dẫn đến hắn ta tổn thất nặng nề nhưng hiện tại dù như thế nào vẫn phải nghĩ cách tránh thoát trói buộc của Độ Ách uyên.

Lần này nhất định phải vững vàng một chút.

Không còn cân nhắc Hóa Thần kỳ không biết nền tảng, ừ, chỉ đoạt xác tu sĩ Kết Đan kỳ!

Như thế nhất định không có sơ hở nào...

Đột nhiên, một bàn tay màu vàng óng to lớn từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên rơi xuống khu chữ "Thiên".

[Cầm Thiên Thủ] ?!

Tất cả tù phạm khu chữ "Thiên" như có cảm giác, đều khẽ giật mình.

Rất nhiều tù phạm lần lượt mở hai mắt ra, nhìn về phía bàn tay lớn màu vàng óng, đây là thần thông Lưu Lam hoàng triều, nhưng hiện tại người thi triển môn thần thông này có tu vi không cao.

Chỉ không biết, muốn lấy thứ gì từ khu chữ "Thiên"?

Tất cả mọi người nhìn chăm chú bàn tay lớn màu vàng óng, vẫn rơi xuống vị trí khu chữ "Thiên".

Vẫn hướng xuống vực sâu, ở vị trí phía trên cùng mà rất nhiều tu sĩ cũng không thể thấy rõ, mây mù sát khí đã nồng đậm như thực chất, hơi nước mênh mông đều do địa sát chỉ khí thuần túy ngưng tụ mà thành, tràn ngập nơi đây.

Trên vách vực sâu càng ngày càng ít hang động.

Đến nơi này, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái huyệt động.

Mây mù sát khí nặng nề quanh quẩn đầy huyệt, che đậy tầm mắt, toàn bộ hang động như cũng thẩm thấu sát khí lạnh lẽo tận xương.

Nhưng tù phạm bên trong lại vẻ mặt bình thản, đối mặt với sát khí nồng đậm nặng nề như thế lại coi như không có gì.

Quanh người hắn ta đầy xiềng xích, phải khoảng mấy ngàn!

xiềng xích giăng khắp nơi, gần như hiện đầy toàn bộ tù thất, cũng che đậy khuôn mặt người này.

Nhưng tên tù phạm này đối mặt với tình huống như vậy, dường như cũng không quá để ý, thậm chí còn nằm chống má, dáng vẻ thoải mái.

Ngay sau đó, trong ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả phạm nhân khu chữ "Thiên", mục tiêu của bàn tay lớn màu vàng óng rất rõ ràng xông thẳng xuống, trực tiếp xuyên qua hang động bắt lấy tên phạm nhân này, sau đó như nhổ củ cải, bắt đầu dùng sức kéo lên trên như muốn bắt đem tên phạm nhân này ra khỏi Độ Ách uyên...

Khu chữ "Hoàng".

Truyền Tống Trận hiện ra ánh sáng nhạt, lộ ra bóng dáng Phí Túc.

Niếp Bích Lưu đã sớm chờ ở đây, sau khi thấy hắn ta, lập tức nói:

"Ta cũng không liên lạc được với tất cả mọi người trên pháp chu Tư Hồng Đạc, có khả năng thật sự xảy ra chuyện!"

Phí Túc trầm giọng nói: "Tư Hồng Đạc vừa rời khỏi Độ Ách uyên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây thật sự quá trùng hợp."

"Lần này người hộ tống Tư Hồng Đạc là Cát trượng trực lệnh mạnh nhất trong ba người chúng ta." Niếp Bích Lưu nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Có thể để Cát trượng trực lệnh trực tiếp mất đi liên hệ, còn không kịp hô một tiếng cảnh báo, chắc chắn là Ma môn ra tay.

"Nhưng Ma môn không có khả năng biết tin tức hôm nay Tư Hồng Đạc rời khỏi Độ Ách uyên!" Phí Túc cau mày, trầm ngâm nói: "Không, dưới tình huống bình thường, ngay cả Ma môn cũng không thể biết Tư Hồng Đạc có thể rời khỏi Độ Ách uyên. Nếu thật sự là Ma môn ra tay, hơn nữa còn cố ý canh tốt thời gian Tư Hồng Đạc rời đi... Vậy nhất định có người sớm tiết lộ tin tức!"

Nói đến chỗ này, hắn ta lại nói: "Ngoại trừ Nhiếp sư đệ ngươi, ta chưa từng nói việc của Tư Hồng Đạc với bất kỳ kẻ nào, không biết sư đệ có nhắc tới với những người khác hay không?"

Niếp Bích Lưu lắc đầu, nói: "Ngày đó sư huynh dẫn Tư Hồng Đạc rời đi, ta chỉ nói với thủ hạ, có người muốn tham gia kiểm tra Giám Tâm hồ. Nhưng không tiết lộ tên Tư Hồng Đạc với bất kỳ kẻ nao.

Chương 1442: Trắng trợn

"Hơn nữa, lúc ấy tất cả Tiết cấp và Trượng Trực cũng không nghe ngóng truy hồi điều gì"

Phí Túc cau chặt lông mày, hắn ta tưởng thủ hạ bên Niếp Bích Lưu tiết lộ tin tức, nhưng bây giờ dựa theo lời nói của Niếp Bích Lưu, vấn đề không nằm ở khu chữ "Hoàng", bên mình cũng giữ kín như bưng... Vậy có người, chỉ có ba người sớm biết chuyện này gồm mình, Niếp Bích Lưu, còn có Tư Hồng Đạc!

Cho dù là Trượng Trực lệnh Cát Sùng Thế khu chữ "Huyền" cũng chờ đến khi Tư Hồng Đạc thật sự thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, rời khỏi Độ Ách uyên, mới biết được tình huống của Tư Hồng Đạc.

Lúc này, Niếp Bích Lưu đột nhiên nói: "Có phải là Tư Hồng Đạc không...

Còn chưa nói hết câu, Phí Túc lắc đầu nói rất chắc chắn: "Tuyệt đối không có khả năng."

"Tư Hồng Đạc có thể thông qua Giám Tâm hồ, có nghĩa hắn đã hoàn toàn hối lỗi sửa sai."

"Ngươi và ta đều rõ ràng tình huống của Giám Tâm hồ, nói là uốn cong thành thẳng cũng không đủ."

"Nếu không, những năm gần đây cũng không trở thành rào cản ngay cả những đồng đạo đi sai bước nhầm, nhất thời hồ đồ của năm tông chúng ta cũng không thể thông qua"

"Dưới lực lượng pháp tắc, Tư Hồng Đạc căn bản không thể che giấu suy nghĩ chân thật."

"Có thể là những người khác mà chúng ta tạm thời không ngờ tới...

Nghe vậy, Niếp Bích Lưu nhướn mày, đang muốn nói chuyện đột nhiên đã nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời đằng xa.

Phản ứng của Phí Túc cũng không chậm, lập tức lia mắt về phương hướng đó.

Khí tức này... Có người ra tay ở khu chữ "Huyền"!

Vẻ mặt hai người nghiêm nghị nhìn nhau, sau đó lập tức đi vào Truyền Tống Trận bên cạnh.

Chỉ trong nháy mắt này, bọn họ đã đến chỗ ở của người trông coi khu chữ "Huyền".

Không hề do dự chút nào, hai người phi độn đến giữa không trung, đạp không mà đứng, quan sát xuống chỉ thấy một bàn tay màu vàng óng to lớn, kéo dài mà ra từ khu chữ "Huyền", vượt ngang khu chữ "Địa", không ngừng lan tràn đến khu chữ "Thiên"!

Sau khi Niếp Bích Lưu và Phí Túc thấy rõ tình cảnh này, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, là ai to gan như vậy? !

Dám nghĩ cách cứu viện tù phạm khu chữ "Thiên" ngay trước mặt tất cả mọi người?

Trong chốc lát, bọn họ căn bản không để ý tới việc của Tư Hồng Đạc, so sánh với những sự tồn tại được Độ Ách uyên giam giữ trong khu chữ "Thiên", người đang ra tay trước mắt mới là việc lớn hàng đầu mà bọn họ phải giải quyết.

Ánh mắt Phí Túc quét qua, lập tức nhận ra: "Người ra tay ở trong nơi ở cũ của Tư Hồng Đạc!"

Niếp Bích Lưu lập tức nói: "Nhanh đi ngăn cản hắn!"

Bọn họ vội vàng bay về phía nhà đá, chẳng mấy chốc rơi xuống trước một căn phòng đá đen.

Đẩy cửa vào, lập tức thấy một tu sĩ nhã nhặn nho nhã nghênh ngang ngồi xếp bằng trên tại bồ đoàn ở giữa nhà đá, cánh tay phải của hắn vươn lên không trung, lại đang dùng [Cầm Thiên Thủ] cách không bắt lấy thứ gì đó.

Ngô Tầm An? !

Hai tên Tiết cấp trưởng giật mình, đối phương vừa kiểm tra thất bại ở Giám Tâm hồ, bị giam vào khu chữ "Huyền", kết quả chớp mắt đã bắt đầu ra tay với khu chữ "Thiên"? ?

Hơn nữa, còn trắng trợn như vậy, ngay cả che giấu cũng không buồn che giấu.

Kê này đúng là ngu xuẩn mất khôn, không biết hối cải!

Niếp Bích Lưu và Phí Túc đều giận dữ!

Người sau lập tức đánh ra pháp quyết, trọng lực toàn bộ trong vực đột nhiên tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần, mấy phạm nhân đang hoạt động xung quanh lập tức bị trọng lực đột nhiên xuất hiện ép tới nằm sấp dưới đất, không thể động đậy.

Chỉ có điều, Bùi Lăng vẫn duy trì tư thế ra chiêu, lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Thấy thế, Niếp Bích Lưu tiến lên trước một bước, đột nhiên đánh xuống một chưởng!

Chưởng phong sắc bén, thế đi to lớn, một kích tu sĩ Hóa Thần kỳ chưa rơi xuống, uy năng tiêu tán đã khiến đồ vật làm bằng đá ở xung quanh tan thành mây khói.

Oanh! !!

Một tiếng động kinh thiên động địa khiến toàn bộ mặt đất dưới vách núi đều chấn động.

Bùi Lăng vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nhúc nhích tí nào, chưởng kình Niếp Bích Lưu thì bị một cánh tay tuyết trắng đột nhiên duỗi ra từ giữa hư không vững vàng đỡ được.

Một nữ tử mặc áo bào huyết sắc, vẻ ngoài tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện.

Nàng tóc dài rối tung như khổng tước xòe đuôi tán ở sau lưng, chia ra kết nối tám cái đầu hoàn mập yến phì, mỗi người mỗi vẻ đẹp.

"Dám can đảm làm phiền chủ nhân tu luyện, tội đáng chết vạn lần!"

"Đã rất lâu không uống máu người, các ngươi là huyết thực mà chủ nhân ban thưởng cho ta sao? Nhìn không tệ...

"Đồ chết tiệt! !! Cũng dâm mạo phạm chủ nhân, ta muốn lột da của các ngươi xuống làm đệm cho chủ nhân! !!"

"Huyết thực! Quá lâu không đồ thành, hình như nơi đây không hề ít sinh linh..."

"Sinh linh ti tiện, nhanh chóng quỳ xuống, dâng đầu của các ngươi thỉnh tội với chủ nhân, như thế còn có thể để lại chút cặn cho các ngươi, nếu không ta lập tức róc xương lóc thịt các ngươi, ném đi cho hồ ly ăn!"

Niếp Bích Lưu và Phí Túc cảm nhận khí tức của nữ tử trước mặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khí tức không khác Ngô Tầm An...

Đây là đao linh của Ngô Tầm An!

Mãnh liệt hùng hậu như vậy, khí thế hung sát như thực chất, đây căn bản không phải tán tu gì đó, mà là ma tu ngụy trang!

Chương 1443: Đưa đến khu chữ "Địa" (1)

Hơn nữa, đao linh cũng ngông cuồng bá đạo, không kiêng nể gì như thế, chắc chắn tính tình chủ nhân càng thêm ngang ngược hung tàn.

Là ma đầu có nghiệp chướng nặng nề hơn Tư Hồng Đạc!

Đang nghĩ ngợi, mấy đạo đao khí như tơ máu bay về phía hai người.

Đao khí tung hoành như dệt, tràn ngập hung bạo và sát khí, khí tức mỗi một đạo đao khí đều khiến Niếp Bích Lưu và Phí Túc hãi hùng khiếp vía.

Dường như chỉ cần trúng một đao, sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu.

Bọn họ vội vàng thi triển độn pháp, thân hình uyển chuyển như mây khói mờ mịt, mạo hiểm né tránh vòng đao khí thứ nhất.

Thấy thế, Cửu Phách đao linh lập tức thi triển [Huyết Sát đao phách], tóc dài kết nối tám cái đầu lâu đột nhiên thoát ra từng lọn tóc, lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó đầu lâu phía dưới mọc ra một thân thể, một bộ áo bào huyết sắc nhanh chóng xuất hiện.

Trong khoảnh khắc đã chia ra làm chín.

Tám tên đao linh bao bọc vây quanh Bùi Lăng, sau khi hộ vệ cho chủ nhân, một đao linh còn lại không hề lo lắng, đao khí huyết sắc vô cùng sắc bén như đại dương mênh mông tuỳ tiện, gào thét trong toàn bộ nhà đá.

rầm rầm rầm...

Căn phòng xây từ đá đen không chịu được xung kích, chỉ chống đỡ được mấy tức đã đổ sụp.

Tám tên đao linh thấy nóc nhà nên thẳng xuống, rất quan tâm ra tay, đao khí như hoa sen nở rộ chém sạch tất cả hòn đá, không để chủ nhân chịu bất kỳ tổn thương gì.

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng lo lắng, hệ thống dùng [Cầm Thiên Thủ] này, chẳng biết tại sao đến bây giờ còn chưa hoàn thành tu luyện.

Chưa nói đến bây giờ đã hấp dẫn hai vị Tiết cấp trưởng, mấu chốt là mặc dù hai vị Tiết cấp trưởng này cũng có tu vi Hóa Thần kỳ, nhưng thực lực thật sự quá yếu! Căn bản không thể cắt ngang tu luyện của hắn.

"Chút nữa kết thúc tu luyện, nhất định phải lập tức xóa sạch trí nhớ của bọn họ."

"Không!"

"Không chi tiết cấp trưởng, còn có tất cả phạm nhân Tiết cấp, Trượng Trực khu chữ 'Huyền:.."

"Lần sau nhất định phải nói với Cửu Phách một chút, nếu người ra tay không phải rất mạnh, không cần bảo vệ ta như thế...

Vừa nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa nhìn tình hình trước mắt.

Xoạt xoạt xoạt...

Niếp Bích Lưu và Phí Túc tránh trái tránh phải, chiến đấu vừa bắt đầu, bọn họ đã rơi vào thế yếu tuyệt đối.

Nếu không phải bây giờ người ra tay chỉ là một vị đao linh, chỉ sợ hai người đã sớm bị chém thành mấy khối.

Hai người càng đánh càng hoảng sợ, rõ ràng khí tức mà Ngô Tầm An này lộ ra ở trong Giám Tâm hồ chỉ là Hóa Thần, nhưng hiện tại chính chủ chưa ra tay, chỉ đối mặt với một phần chín đao linh của hắn, lại cho bọn họ một loại ảo giác đối mặt với tu sĩ Phản Hư?

"xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn không bị ảnh hưởng bởi giới luật nơi đây?"

"Không biết. Nhanh lui lại! Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, đi mời Tru Ác Kỳ, nếu không Tư ngục, Tư viên, Chưởng tù đều không ở đây, không có ai trong Độ Ách uyên là đối thủ của hắn."

"Tốt!"

Niếp Bích Lưu và Phí Túc nhanh chóng kết thúc truyền âm, đang định sử dụng thủ đoạn giữ mệnh trốn chạy, đã thấy thế công sắc bén của đao linh trước mặt đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, [Cảm Thiên Thủ] to lớn tiêu tán, chín tên nữ tử huyết bào tuyệt mỹ lập tức bị thu hồi vào trong cơ thể Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng trông như thờ ơ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đã động đậy, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen nhánh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả người lung lay sắp đổ, vội vàng một tay chống đất, cố gắng giữ sự tỉnh táo, mới không lập tức rơi vào hôn mê.

Thấy Ngô Tầm An không có dấu hiệu nào đột nhiên chịu trọng thương, Niếp Bích Lưu và Phí Túc lập tức khẽ giật mình, hoàn toàn không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có điều, hiện tại nguyên nhân không quan trọng.

Thực lực của Ngô Tầm An này quá mạnh, quá nguy hiểm!

Khu chữ "Huyền" không giam được loại hung đồ này!

Phải nhân lúc kẻ này bị thương, nhất định nhanh chóng tăng cường sự kiềm chế với hắn.

Nghĩ đến đây, Phí Túc lập tức quát: "Ngô Tầm An! Ngươi thật to gan! Vừa từ khu chữ 'Hoàng' đến khu chữ 'Huyền, đã dám công khai ra tay, thả ra tù phạm khu chữ "Thiên. Ngươi có biết, thả ra bất kỳ kẻ nào ở khu chữ "Thiên, cũng có thể tạo thành một trận kiếp nạn cho thế gian?"

"Ngươi là tù phạm khu chữ 'Huyền; thấy Tiết cấp trưởng đến đây, chẳng những không bó tay chịu trói, ngược lại dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, hành động này đã đã xúc phạm giới luật."

"Ta lấy thân phận Tiết cấp trưởng khu chữ 'Huyền,; phán ngươi có tội!"

"Tội ác sâu nặng, không thể ở lại khu chữ 'Huyền, phải vào khu chữ 'Địa"

Sau khi nói xong, hắn ta và Niếp Bích Lưu đều cảnh giác nhìn qua Bùi Lăng, chuẩn bị sẵn sẽ ra tay bất cứ lúc nào, tránh để đối phương trực tiếp tự bạo giống Long Thao Nhĩ nửa năm trước.

Bùi Lăng nhướn mày, hôm nay mình vừa bị đưa vào khu chữ "Huyền", hiện tại trời còn chưa có tối lại phải đi khu chữ "Địa"?

Chương 1444: Đưa đến khu chữ "Địa" (2)

Hắn hít một hơi thật sâu, hiện tại lựa chọn tốt nhất là để hai tên Tiết cấp trưởng này quên mất tất cả chuyện vừa rồi.

Nhưng lúc này pháp lực trong cơ thể hắn quá hỗn loạn, căn bản không dùng được "Pháp".

Sau khi âm thầm thử mấy lần lại thất bại, Bùi Lăng đành phải lắc đầu, từ bỏ quyết định này.

Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Được. Kính xin hai vị yên tâm, tiếp theo ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, thay đổi hoàn toàn. Chờ chữa khỏi vết thương, lại đi kiểm tra Giâm Tâm hồ, lần này nhất định có thể thuận lợi thông qua."

Thoạt đầu ánh mắt Niếp Bích Lưu và Phí Túc nhìn hắn tràn đầy cảnh giác.

Nhưng sau khi nghe đến lời này, tất cả đề phòng và nghi ngờ đều hóa thành không thể tưởng tượng nổi.

Ma đầu động một tí là tàn sát phường thị, xúc phạm giới luật như thế, còn có thể chững chạc đàng hoàng nói ra hai cụm từ "hối cải "⁄4‡1 1H"

để làm người mới": "thay đổi hoàn toàn" ?

Hơn nữa, kẻ này còn muốn đi kiểm tra Giám Tâm hồ một lần nữa? Còn cho rằng mình nhất định có thể thông qua? ?

Đây là vừa bị thương đầu óc sao?

Nghĩ vậy, Phí Túc nhanh chóng lấy ra một cái lồng sắt lớn khoảng ngón cái.

Sau khi rót vào pháp lực thôi động, lông sắt lập tức bay ra rồi nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc như một căn phòng riêng, giam Bùi Lăng vào trong đó.

Lúc lông sắt đóng lại, khí tức Bùi Lăng nhanh chóng suy yếu.

Ngay sau đó, hai tên Tiết cấp trưởng dùng thần niệm đồng thời đảo qua Bùi Lăng, đảo qua đảo lại quanh người hắn nửa ngày, đồng thời lộ ra vẻ nghi ngờ.

Căn bản không phát hiện dụng cụ trữ vật trên người Ngô Tầm An này?

Nhớ đến việc của Tư Hồng Đạc, hai người không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi xác nhận Bùi Lăng bị bắt lại, đồng thời bấm pháp quyết, lồng sắt nhanh chóng bay lên không, bay về phía khu chữ "Địa".

Toàn bộ quá trình, Bùi Lăng không làm ra bất kỳ hành động phản kháng gì...

Khu chữ "Địa".

Ở tiết điểm nào đó.

Phòng sắt bụi bẩn không có một ai.

Lúc này, một cái lồng sắt bay tới, trực tiếp xuyên qua vách tường phòng sắt, tiến vào trong phòng.

Cùng lúc đó, toàn bộ phòng sắt sáng lên vô số tia sáng, tất cả cấm chế bị khởi động.

xiềng xích to như tay em bé đột nhiên nhảy ra từ trong tường sắt, tạch tạch tạch... Sau một tràng tiếng vang dày đặc, Bùi Lăng lập tức bị khóa chặt ở chính giữa phòng.

Trong chớp mắt xiềng xích kích hoạt, lồng sắt đột nhiên khuếch tán ra ngoài, trong khi chạm tới vách tường trong phòng sắt, hàng rào hư ảnh liên tiếp lấp lóe, lại đã hòa vào phòng sắt, trở thành một trong những cấm chế nơi đây.

Đến lúc này, cuối cùng Bùi Lăng không duy trì được, hôn mê ngay tại chỗ...

Địa giới Yến Tê thành.

Trên một ngọn núi cao chót vót.

Mây che sương quấn, gió mạnh phần phật.

Ba tên tu sĩ Phản Hư đứng chắp tay, quần áo đẹp đẽ, bên hông đeo minh châu chiếu sáng rạng rỡ, trên đó là hai chữ vân triện "Tư Hồng" vô cùng nổi bật.

Cho dù cố hết sức thu liễm khí tức cường đại, phần tản ra vẫn khiến sinh linh xung quanh phủ phục căng thẳng.

Tơ nhện huyết sắc rủ xuống giữa hư không, treo ngược rất nhiều tu sĩ chính đạo thân chịu trọng thương.

Vết máu đỏ tươi nhỏ xuống từng chút một, mùi máu tanh xen lẫn trong gió núi, chầm chậm tản ra...

Tư Hồng Đạc mặt không thay đổi nhìn đám người Cát Sùng Thế, chậm chạp không có động tác.

Cách đó không xa, Tư Hồng Chẩn thúc giục nói: "Vì sao còn chưa ra tay?"

Tư Hồng Đạc cố gắng để mình giữ vững tỉnh táo, hắn ta không thể giết người nữa!

Chỉ có điều, Tư Hồng thị là một trong tam đại thế gia Trọng Minh tông, tập tục mạnh được yếu thua đã sớm ăn sâu vào lòng người. Loại chuyện giết người phóng hỏa này, cho dù là hài đồng vừa hiểu chuyện đời cũng tập mãi thành thói quen, đã coi là đương nhiên.

Bây giờ hắn ta không ra tay, phụ thân Tư Hồng Chẩn sẽ ra tay giúp hắn ta!

Không được!

Phải tiếp tục kéo dài thời gian!

Tư Hồng thị phong tỏa không gian thiên địa này, Truyền Âm Phù không thể kết nối với bên ngoài.

Nhưng một lúc sau, Độ Ách uyên chắc chắn có thể phát hiện vấn đề.

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Đạc lập tức nở một nụ cười, nói: "Phụ thân, những năm qua ta chịu rất nhiều đau khổ ở Độ Ách uyên.

Những người trước mặt này, mỗi một người đều có thù như biển lớn với ta! Cứ giết bọn họ như vậy, thật sự quá nương tay với những tên chó săn ngụy đạo này."

"Ta muốn hưởng thụ một chút, chậm rãi dùng một lượt tất cả thủ đoạn Thánh tông ta trên người bọn họ"

Vừa trông coi, Tư Hồng Đạc tâm niệm vừa động, vừa dùng pháp lực ngưng tụ ra một lưỡi dao sải bước tiến lên.

Thấy Tư Hồng Đạc đi về phía mình, Cát Sùng Thế nhướn mày, nhưng nhanh chóng hiểu được ý hắn ta, lúc này hai mắt nhắm lại, cố ý hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Chỉ có điều, tu sĩ chính đạo khác lại không nghĩ nhiều như vậy.

Thấy Tư Hồng Đạc muốn tra tấn Cát Sùng Thế, lại thêm bản thân có thành kiến với ma tu, lúc này đều tức giận nói: "Tư Hồng Đạc hóa ra thật sự là ngươi!"

"Thủ đoạn cao cường! Thật sự là thủ đoạn cao cường! Không ngờ từ trong xương cốt ngươi vẫn là ma tu tàn bạo bất nhân, lại ngụy trang kín kẽ như thế, làm Cát trượng trực lệnh và Phí tiết cấp trưởng bị ngươi thuyết phục!"

"Ma đạo tặc tử, đúng là ma tính sâu nặng, không thể tin tưởng!"

Chương 1445: Văn Nhân Linh Sắt

"Chúng ta có chết, hồn phách ở trên Cửu Uyên chắc chắn cũng nguyền rủa ngươi mỗi ngày!"

Tư Hồng Đạc yên tĩnh nghe, chợt cố ý cười lạnh nói: "Bại tướng dưới tay, sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng?"

Trong lòng hắn ta rất tỉnh táo, hiện tại những người này nói thế nào, nghĩ như thế nào đều không quan trọng.

Lúc này hắn ta nói càng nhiều, có thể trì hoãn thời gian càng lâu.

Chỉ cần cuối cùng có thể cứu đám người Cát Sùng Thế này, có bị hiểu lầm cũng không sao.

Nhưng ngay lúc hắn ta còn muốn tiếp tục lắm nhảm nữa, ba người Tư Hồng thị lại không có kiên nhẫn bị chậm trễ bởi việc nhỏ này.

Tư Hồng Chẩn thản nhiên nói: "Đạc nhi, từ khi nào ngươi trở nên lề mà lề mề như thế? Đừng nói nhảm với bọn họ, nhanh chóng ra tay, nơi đây không nên ở lâu."

"Thật sự muốn hưởng thụ, sau đó còn có rất nhiều cơ hội."

Nghe vậy, trong lòng Tư Hồng Đạc lập tức căng thẳng, hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm lý do tiếp tục trì hoãn thời gian, nhưng lúc này...

Xoạt!

Toàn bộ màn trời huyết sắc đột nhiên bị xé vỡ thành hai mảnh.

Một luồng khí tức hùng hậu mênh mông, tuỳ tiện mãnh liệt lập tức bao phủ toàn trường.

Ngay sau đó, một thủy cầu to lớn đột nhiên xuất hiện, kéo tất cả tu sĩ chính đạo vào trong đó, cùng lúc đó tơ nhện huyết sắc treo ngược đám người Cát Sùng Thế không hề có lực đánh trả, trong nháy mắt đã đứt gãy.

Sắc mặt ba người Tư Hồng Chẩn thay đổi, lúc này không rảnh chém giết đám người Cát Sùng Thế, ống tay áo vung lên một cái, vội vàng dẫn theo Tư Hồng Đạc trốn thật xa.

Tình cảnh này diễn ra quá nhanh, Tư Hồng Đạc chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe một tiếng nói trong trẻo thật lớn đột nhiên vang vọng trong phương thiên địa huyết sắc này: "Thật can đảm! Dám ra tay với người Độ Ách uyên ta, để lại mạng sám hối đi!"

Vèo! l Ngay sau đó, trong màn trời huyết sắc đột nhiên ngưng tụ ra một thanh họa kích khổng lồ nguy nga, chiều dài mấy trăm dặm, khí thế hung bạo như khai thiên tích địa, đập tới bốn người Tư Hồng thị!

Đây là thực lực chỉ Hợp Đạo kỳ mới có!

Sắc mặt Tư Hồng Chẩn trầm xuống, là Yến Tê thành Thái Thượng trưởng lão, Văn Nhân Linh Sắt.

Rõ ràng mấy ngày trước đối phương còn ở trên chiến trường Oanh Châu Cửu Nghi sơn, vì sao hiện tại nhiên địa giới trở về Yến Tê thành rồi?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tư Hồng Chẩn cũng không quan tâm nhiều như vậy, lúc này pháp lực phun ra một cái, đưa Tư Hồng Đạc đến sau lưng, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh người huyết quang quanh quẩn.

Vào lúc này, Tư Hồng Bạc và Tư Hồng Giảo cũng ăn ý bấm pháp quyết, quanh người dâng lên huyết quang đậm đặc như thực chất.

Khí tức ba người tăng vọt, quanh thần huyết quang cũng điên cuồng bốc lên, rõ ràng đã sử dụng một loại bí thuật thiêu đốt huyết mạch nào đó.

Chợt hai lòng bàn tay Tư Hồng Chẩn xoay chuyển chỉ lên trời, hướng lên trên từng chút một.

Giữa hư không, lập tức xuất hiện một mặt khiên máu to lớn.

Khiên máu kia màu sắc cũ kỹ, đầy phù văn, lây dính rất nhiều vết máu cũ mới, thậm chí còn có máu mới không ngừng nhỏ xuống.

Tư Hồng Bạc và Tư Hồng Giảo tự mình nâng lên một cánh tay, chia ra đè xuống hai vai Tư Hồng Chẩn. Trong chốc lát, khiên máu đột nhiên bành trướng lại tăng thêm mấy phần, cũng càng thêm ngưng thực, khí tức càng nặng nề.

Họa kích to lớn ầm vang rơi xuống, lúc này đập vào trên khiên máu.

Oanh! !!

Khiên máu chỉ giữ vững được một tức, chợt chia năm xẻ bảy, vỡ nát ngay tại chỗ.

Sau khi cự kích phá vỡ khiên máu, dư thế không giảm, tiếp tục đánh xuống, đập ầm ầm vào mặt đất.

Ong.

Toàn bộ thiên địa huyết sắc đột nhiên chấn động.

Công kích kinh khủng khiến mặt đất nứt ra ngay tại chỗ, nham tương nóng bỏng phun ra từ lòng đất.

Cách đó không xa, sắc mặt ba người Tư Hồng Chẩn thảm bại, huyết quang quanh người uể oải, rõ ràng toát ra màu sắc khí huyết khô bại mang theo Tư Hồng Đạc tiếp tục bỏ chạy.

Vừa rồi khiên máu bị phá, ba người lại thi triển bí thuật thiêu đốt huyết mạch, khó khăn lắm mới thành công tránh thoát một kiếp.

Con đường trường sinh càng đi về sau, tấn thăng càng khó khăn, chênh lệch cũng càng cách xa.

Mặc dù Phản Hư kỳ và Hợp Đạo kỳ cách một cảnh giới, nhưng giữa hai người lại là sự khác biệt như ngày đêm.

Hiện tại bóng dáng Văn Nhân Linh Sắt còn chưa xuất hiện, chỉ cách không ra tay đã đẩy ba người bọn họ vào tuyệt cảnh.

Chỉ một chiêu lần này, ba vị Phản Hư hợp lực lại mạo hiểm sống sót mấy lần!

"Là Văn Nhân tư viên!"

"Cũng may Văn Nhân tư viên kịp thời đuổi tới!"

"Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng... Ha! Ha! Ma đạo tặc tử Trọng Minh tông, không phải các ngươi vừa rất đắc ý chơi mèo vờn chuột sao? Hiện tại có bản lĩnh đừng chạy!"

Tận đến giờ phút này, một đám tu sĩ chính đạo vừa gặp nguy hiểm mới kịp phản ứng, đều là vẻ mặt phấn chấn.

Văn Nhân tư viên đuổi tới, bọn họ hoàn toàn an toàn!

Ngược lại, bây giờ người rơi vào tình thế nguy hiểm, giãy giụa đủ kiểu muốn chạy thoát lại là ba tên ma đầu Phản Hư kia!

Vào lúc này, giữa hư không bên ngoài thủy cầu đột nhiên xuất hiện một nữ tu tóc ngắn cầm họa kích trong tay.

Mái tóc nữ tu này chỉ đến ngang tai, tóc đen như đêm, mềm mại rối tung bên tai, màu da trong sáng trắng nõn như quả vải bóc vỏ, như tuyết đầu mùa dưới ánh trăng. Đường nét vô cùng tinh xảo, khuôn mặt như vẽ.

Chương 1446: Thức hải tâm ma

Lúc này mặc một bộ nhuyễn giáp vừa người, mảnh giáp tỉnh mịn như vảy cá, chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo trong thiên địa huyết sắc, phác hoạ ra dáng người yểu điệu tinh tế của nàng.

Nàng đạp không mà đứng, không nói nhảm bất kỳ điều gì, lúc này vung họa kích trong tay, giữa hư không lập tức hiện ra vô số huyễn ảnh họa kích to lớn bắn về phía ba người Tư Hồng Chẩn.

Mỗi một đạo huyễn ảnh họa kích đều ẩn chứa uy năng kinh khủng mà Phản Hư kỳ căn bản không thể đối đầu.

Sắc mặt Tư Hồng Chẩn rất khó coi.

Lần này bọn họ tới, cũng để ý kỹ trong khoảng thời gian này Độ Ách uyên không có cường giả tọa trấn, mới dám trực tiếp ra tay.

Nhưng không ngờ còn gặp được Văn Nhân Linh Sắt!

Ba người đang muốn tiếp tục thôi động thủ đoạn thiêu đốt huyết mạch, nhưng ngay lúc này một đạo tường máu cao lớn như trời đột nhiên xuất hiện, dường như núi cao mọc trên đất bằng, trong nháy mắt chặn trước mặt bốn người Tư Hồng thị.

Ngay sau đó, vô số huyễn ảnh họa kích rơi vào tường máu.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng vang kinh thiên động địa đánh tới từ bốn phương tám hướng, thế giới huyết sắc không ngừng rung động, bên ngoài thủy cầu xa xa dấy lên sóng to gió lớn.

Trong giây lát, tường máu ầm vang vỡ nát nhưng tất cả huyễn ảnh họa kích cũng đồng thời tan thành mây khói.

Một đôi quỷ thủ to lớn nhô ra hư không, sau khi xé rách ra cái miệng lớn, hành cung bạch cốt khổng lồ chậm rãi na di ra.

Trong hành cung truyền ra một giọng nói mềm mại quyến rũ:

"Văn Nhân Linh Sắt, tình hình chiến đấu ở Oanh Châu đã dọa ngươi sợ mất mật rồi à? Chưa nói đến trốn về Yến Tê thành ngay trong đêm, không dám đối đầu với tu sĩ cùng cảnh giới của Thánh đạo ta, lại bắt mấy Phản Hư của Tư Hồng thị ta để trút giận?"

"Thật sự mất mặt xấu hổ"

Tư Hồng Khuynh Yến? !

Ba người Tư Hồng Chẩn khẽ giật mình, chợt cùng nhẹ nhàng thở ra.

Lập tức cũng không quan tâm nguyên nhân Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện ở đây, nhanh chóng bỏ chạy về phía hành cung bạch cốt, lại không dừng lại chút nào.

Văn Nhân Linh Sắt đang đuổi theo lại dừng, nhìn qua cung điện bạch cốt vắt ngang ngay trước mặt, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng.

Cung điện bạch cốt này là hành cung của Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông!

Nàng lạnh lùng nói: "Phản Hư của Tư Hồng thị ngươi dám ra tay với tiểu bối Hóa Thần chính đạo ta, tất nhiên phải trả giá đắt!"

"Ha ha ha..." Trong hành cung truyền ra tiếng cười trộm quyến rũ của Tư Hồng Khuynh Yến, nàng lười nhác nói: "Chỉ lấy một ít vật liệu tu luyện mà thôi, Văn Nhân Linh Sắt ngươi cần gì phải hẹp hòi như vậy? Nổi giận như thế, còn tưởng ngươi bị Thánh Tử tông ta thải bổ nữa"

Trong đôi mắt xinh đẹp của Văn Nhân Linh Sắt lập tức bùng lên ngọn lửa: "Muốn chết!"

Oanh! !!

Đại chiến lập tức bộc phát!

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Địa".

Trên tiết điểm trận văn phức tạp, từng tòa phòng sắt im lặng đứng sừng sững.

Tình huống khu chữ "Địa" và khu chữ "Thiên" khác với khu chữ "Huyền" và khu chữ "Hoàng", hai khu vực này có địa sát chỉ khí quá nặng, vì vậy xưa nay cũng không có Tiết cấp, Trượng Trực trông coi.

Vốn lúc Chưởng tù chưa rời đi, do hắn ta tự mình tọa trấn khu chữ "Địa"

Khu chữ "Thiên" thì do Tư ngục một mình trấn thủ.

Nhưng hiện tại đại chiến chính ma khí thế hừng hực, bởi vì khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" giới luật nghiêm khắc, cấm chế nghiêm mật, phạm nhân bị cầm tù ở đây không thể trốn thoát.

Vì vậy, Tư ngục và Chưởng tù, thậm chí Tư viên đều bị điều đi tham chiến.

Lúc này trong một tòa phòng sắt ở khu chữ "Địa", căn phòng trống rỗng chỉ có phù văn giam cầm lấp lóe ánh sáng nhạt, không ngừng áp chế tu vi, thực lực tù phạm bên trong.

Toàn bộ khu chữ "Địa" càng ảm đạm hơn khu chữ "Huyền" và khu chữ "Hoàng".

Địa sát chỉ khí sền sệt bụi bẩn sương mù mịt, tràn ngập toàn bộ khu vực.

Trong phòng sắt lạnh lẽo thấu xương như hầm băng.

Lúc Bùi Lăng ngơ ngác đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình đứng trên một hồ nước cực lớn.

Hồ này vô cùng rộng lớn như vô biên vô hạn, nước trong như gương, bình tĩnh như gương.

Hắn không sử dụng bất kỳ pháp lực gì, đặt chân phía trên nước hồ lại không hề có ý chìm xuống.

Xung quanh yên tĩnh, không nghe thấy chút tiếng động nào.

Bùi Lăng đứng trên hồ, hơi nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh.

Nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, đây là thức hải của mình!

Trước đó hắn dùng hệ thống uỷ thác [Cầm Thiên Thủ], kết quả hệ thống tu luyện môn thần thông thức hải này, không biết chọc phải thứ gì, đối phương thuận theo môn thần thông này [Cầm Thiên Thủ], cách không đánh hắn bị thương.

Hiện tại, hắn còn chưa thức tỉnh trong hiện thực, mà xuất hiện ở trong thức hải.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, xem ra lần này mình bị thương càng nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn lại dưới chân.

Mặt hồ bình tĩnh như gương, hoàn mỹ chiếu ra thân hình của hắn.

Ngay lúc hắn nhìn xuống phía dưới, cái bóng trong hồ cũng đang cúi đầu nhìn hắn.

Hình ảnh phản chiếu giống hệt Bùi Lăng, chỉ là lúc này khóc miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, toàn thân tản ra khí tức quỷ quyệt, sa đọa, tà dị.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nhận ra đây là tâm ma của mình!

Chương 1447: Trở lại hiện thực (1)

Hắn vẫn sử dụng hệ thống tu luyện, vốn không tồn tại bất kỳ tâm ma gì, nhưng trước đây không lâu tiến vào kiểm tra Giám Tâm hồ thất bại, đã để tâm ma lợi dụng thời cơ...

Chỉ có điều, tâm ma vừa sinh sôi, dưới tình huống bình thường chắc thực lực không mạnh, lúc này điều mà tâm ma khiến người ta khó đề phòng nhất, lại là ngụy trang và che giấu năng lực, khiến tu sĩ không thể phân biệt.

Nếu phát hiện được, chỉ cần người có đạo tâm kiên định, không khó hoàn toàn chém giết nó.

Nhưng bây giờ hắn nhìn tâm ma này, lại cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ không bình thường!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Cái bóng trong hồ chầm chậm biến hóa, vốn tâm ma có khuôn mặt không khác gì hắn, đột nhiên hóa thành một bóng dáng bị vô số xiềng xích trói buộc.

Hắn ta đứng thấp thoáng trong rất nhiều xiềng xích, không thấy rõ lắm, chỉ có thể phán đoán vị trí từ xiềng xích, lúc này dáng vẻ đối phương nhàn nhã như đang nằm chống tay.

Nhìn như ôn hòa nhưng khí tức lại cường đại hơn tâm ma trước đó, dù phía trên xiềng xích không ngừng lấp lóe ánh sáng nhạt phong cấm áp chế, nhưng vẫn không ngăn được ma khí bốc hơi quanh người hắn ta, lại cuồn cuộn như nước thủy triều.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng sầm mặt lại, lập tức biết đây là một kẻ ngoại lai!

Tâm ma chỉ là một cái kíp nổ để đối phương mượn cơ hội xâm nhập vào thức hải của mình!

Đây là sự tồn tại vừa ra tay với hắn!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Cái bóng trong nước hồ bị vô số xiềng xích trói buộc khẽ cười một tiếng, sau đó trả lời: "Ta là ngươi!"

Còn chưa nói hết câu, xiềng xích vốn trấn áp trói buộc người này đột nhiên đứt gãy từng chiếc, lại gào thét bay về phía Bùi Lăng ở trên mặt hồi!

Từ nơi sâu xa, trong lòng Bùi Lăng có dự cảm: Nếu mình bị những này xiềng xích trói lại, vậy sẽ hoàn toàn trao đổi vị trí với sự tồn tại này.

Đối phương thay thế mình, xuất hiện ở khu chữ "Địa", mà mình sẽ trở thành thế thân của đối phương, bị khóa vào trong khu chữ "Thiên"!

Hắn không hề do dự chút nào, lập tức đằng không mà lên, bốn ngón tay thành đao đánh về phía xiềng xích đập vào mặt mà tới.

Mấy đạo đao khí áp súc đến cực điểm giăng khắp nơi, chém về phía rất nhiều xiềng xích!

xiềng xích gào thét bay múa như vô số cự mãng, đánh về phía Bùi Lăng.

Oanh!"

Tia lửa tung tóe khắp nơi, đao khí vỡ nát, xiềng xích đánh tới trước tiên cũng vô lực rủ xuống.

Nhưng cùng lúc đó: "rầm rầm'"... Tiếng động không biết bao nhiêu xiềng xích tấn công vang vọng trên hồ.

Bóng người bị trói đột nhiên thoát khỏi cái bóng, cũng xuất hiện trên mặt hồ giống với Bùi Lăng, đứng đằng xa giằng co.

Vù... Vù... Vù...

Bỗng nhiên, gió nổi lên.

Lúc tiếng xiềng xích chấn động vang vọng, hồn phong sắc bén như đao đột nhiên sinh ra, mặt hồ vốn trơn nhẵn như gương lập tức gợn sóng.

Trong khoảnh khắc, hồn phong kéo theo nước hồ hình thành một đạo lốc xoáy đỉnh thiên lập địa, ầm ầm gào thét đánh úp về phía Bùi Lăng.

Quanh người Bùi Lăng lan tràn ra bóng tối như thực chất, lặng yên không một tiếng động thôn phệ hồn phong.

Ngay sau đó, trong mắt hắn ẩn hiện ánh lửa, phù văn xen lẫn, liên tiếp thi triển [Vĩnh Chú thần thông] [lãng quên chỉ "Pháp"], ngay sau đó nhanh chóng chém ra vô số đao khí huyết sắc.

Rõ ràng khí tức của bóng người bị vô tận xiềng xích trói buộc đã giảm xuống một chút, chỉ có điều đối phương không hề chịu ảnh hưởng của lãng quên chi pháp, chỉ hơi "..." một tiếng, cảm thấy hơi kỳ quái.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã tiện tay vung lên, tiếng xiềng xích va chạm "răng rắc": "răng rắc": "răng rắc" rợn người không ngừng vang lên, như vô số mãng xà quấn giao xoay quanh, ngay sau đó cơn gió mạnh nổi lên xung quanh, không gian rung động, vòng xoáy xiềng xích khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc thôn phệ tất cả đao khí.

Sau đó, xiềng xích đột nhiên chìm vào trong hồ.

Bùi Lăng đang muốn hành động, ngay lúc hắn đặt chân vào trong hồ, đột nhiên vô số xiềng xích bắn ra, đâm về phía hắn từ bốn phương tám hướng.

Cả người hắn như cắt hình lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài xiềng xích vây quanh, đột nhiên dùng ra [Ngũ Quỷ Thiên La Độn].

Ngay sau đó, ống tay áo Bùi Lăng không gió mà bay, phần phật tung lên, khí tức toàn thân tăng vọt, bóng tối như thực chất, như nước chảy xuôi mà ra, cùng lúc đó đã thi triển [Trường Hận Chú]. Bóng tối lại im hơi lặng tiếp tràn ngập, bao phủ về phía bóng người.

Chẳng mấy chốc, người kia đã bị nuốt hết.

Mượn bóng tối che giấu, Bùi Lăng lập tức chém ra vô số đao khí, đánh thẳng vào các nơi yếu hại trên người đối phương.

"Rầm rầm"...

Trong bóng tối không phân biệt được đồ vật, tiếng xiềng xích di chuyển đập vào nhau đột nhiên vang lên, dường như vạn xà đi khắp nơi.

Keng keng keng...

Trong tiếng vang leng keng dày đặc, xiềng xích gào thét nhốn nháo, đỡ được tất cả đao khí.

Trong khoảnh khắc, đốm lửa nhỏ bắn tung toé, xiềng xích không ngừng run rẩy, phù văn điên cuồng lấp lóe ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, đao khí như bươm bướm nhào tới, lần lượt chạm vào nhau lại nhanh chóng bị chôn vùi.

Chiến đấu một lát, Bùi Lăng dần yên lòng, có lẽ đối phương bị giới luật áp chế, lực lượng xâm nhập vào trong thức hải của mình rất có hạn.

Chương 1448: Trở lại hiện thực (2)

Hoặc là tâm ma của mình mới ra đời, quá yếu đuối.

Hiện tại trông đối phương như hung uy hiển hách, trên thực tế lại không làm gì được mình!

Nghĩ đến đây, đao ý quanh người Bùi Lăng bừng bừng phấn chấn, sát cơ càng tăng lên, đột nhiên hắn chém một đao về phía bóng người.

Ánh sáng!

Ánh sáng huyết sắc như pháo hoa giữa trời, trong chớp mắt chiếu sáng bóng tối một phương.

Dù cho là thị lực tu sĩ, cũng khó có thể bắt giữ tốc độ kia, đao quang chém ngang qua như đột nhiên cắt đứt thiên hà, đại dương huyết sắc mênh mông tùy ý như vô biên vô hạn, lấy khí thế không thể ngăn cản, uy năng gào thét bốc lên, muốn ép hết tất cả!

Nơi huyết quang đi, bóng tối sền sệt tạm thời lui tránh.

Cùng lúc đó, âm phong chợt sinh ra, vô số hồn thể tối tăm mờ mịt lặng yên hiện ra, theo huyết quang rít lên giăng khắp nơi, đột nhiên lôi kéo ra một tấm võng lớn, trong khoảnh khắc giăng toàn bộ tầm mắt như thủy ngân chảy ra, không để lại chút chỗ trống chạy trốn nào!

L Âm Hoạch Không Minh Trảm] !

Trong bóng tối, trung tâm vô số xiềng xích trói buộc, vốn vẻ mặt tù phạm kia rất ung dung, hiếm khi nào lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, tâm niệm vừa động, tất cả trói xiềng xích buộc hắn ta lập tức xen lẫn thành lá chắn, vẫn cản ở trước mặt hắn ta.

Keng!

Tiếng động nặng nề khi kim thiết chạm nhau vang lên, [Âm Hoạch Không Minh Trảm] ngang nhiên rơi xuống chỉ thoáng bị ngăn cản, chợt chém ra tấm lưới do xiềng xích quấn giao, thuận thế rơi xuống, chém bóng người thành hai khúc!

Bóng người bị chém làm hai không chảy ra bất kỳ máu tươi gì, trong vết thương của hắn ta lại có vô số xiềng xích kéo dài, theo tiếng xiềng xích vang động "rầm rầm", chẳng mấy chốc bóng người bị khâu lại với nhau, trong giây lát đã khôi phục như lúc ban đầu.

Chỉ có điều, rõ ràng khí tức của hắn ta lại suy yếu một đoạn.

Nhân lúc bóng người khôi phục, ngón tay phải của Bùi Lăng nhỏ máu, liên tục huy động ở trong hư không, nhanh chóng viết xuống: "Nơi đây không thể dùng kiếm."

Sau đó lập tức thi triển [Đọa Huyết Chú] và [Vĩnh Chú thần thông] với hàng chữ vân triện này.

Ngay sau đó, hắn lại dùng ngón tay trái nhanh chóng viết xuống một hàng chữ khác: "Nơi đây không được đeo xiềng xích"

Cũng thi triển [Đọa Huyết Chú] và [Vĩnh Chú thần thông] với hàng chữ vân triện này.

Thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh] thành công!

Ngay sau đó, bóng người hừ lạnh một tiếng, lập tức nhận lấy nguyền rủa của [Sinh Tử Hiến Lệnh], khí tức lại bắt đầu hạ xuống.

Bùi Lăng không cho đối phương cơ hội thở dốc, lúc này lại thi triển [Âm Hoạch Không Minh Trảm]...

rầm rầm rầm...

Trong bóng tối, đại chiến hừng hực.

Tròn nửa canh giở sau, bóng tối trên mặt hồ lặng yên tản đi.

Bùi Lăng đứng trên mặt nước, mặt phủ sương lạnh, vô cùng lạnh lẽo.

Cách hắn ta không xa, bóng người đã mất đi tất cả lực lượng như một tấm giấy cắt lơ lửng, chìm nổi trên mặt nước.

"Rầm rầm'...

Tiếng xiềng xích va chạm lại vang lên.

Đã thấy trong hồ nước trong veo có vô số xiềng xích nhô ra, kéo bóng người như cắt giấy kia chìm vào đáy nước.

Ngay sau đó, dưới bàn chân trống vắng của Bùi Lăng lại xuất hiện cái bóng...

Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, đã thấy mình nằm trong một căn phòng sắt đen trống rỗng, vách tường xung quanh được chế tạo từ sắt đen, điêu khắc vô số phù văn phong cấm áp chế, ngay cả nóc phòng và mặt đất cũng không ngoại lệ.

Trong cảm giác, xung quanh còn có rất nhiều cơ quan và cấm chế, mình chỉ cần có bất kỳ hành động muốn cưỡng ép phá vỡ căn phòng sắt đen nào, thứ chờ đợi hắn là một kích lôi đình!

Bùi Lăng không quan tâm đến tình cảnh lúc này, giữ nguyên tư thế nằm ngửa, ánh mắt nhìn về phía nóc phòng hơi có vẻ tan rã, thở dốc từng hơi, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trán.

Cuối cùng đã trở lại thực tết Vừa rồi kịch chiến trong thức hải, suýt nữa hao hết toàn bộ pháp lực của hắn!

Một lát sau, cuối cùng hắn đã có sức lực ngồi dậy, lần này chịu thiệt thòi lớn, tiếp theo tuyệt đối không thể dùng hệ thống tu luyện thuật pháp loại công kích nữa.

Cũng vì Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần, nội tình thâm hậu vượt xa thiên kiêu bình thường.

Đổi lại là Hóa Thân kỳ khác, vừa rồi chắc chắn đã để đối phương thành công, biến thành khôi lỗi hoặc vật chứa.

"Chờ chút nữa phải lấy mấy môn thủ đoạn chính đạo ở chỗ Tư Hồng Diệu Ly..."

"Loại trừ toàn bộ thuật pháp, chỉ lấy đan phương và bản vẽ đúc khí...

"Hiện tại, khôi phục trước..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muối tu luyện, một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra hồn phách của ký chủ bị hao tổn, kiểm tra ra thần hồn bản nguyên...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu luyện hóa thần hồn bản nguyên cho ngài..."

Khu chữ "Thiên".

Mưa sát khí nhỏ tí tách tí tách như vĩnh viễn không dừng lại.

Trong huyệt động ở phía dưới cùng vách vực sâu, tù phạm bị từng tầng xiềng xích trấn áp đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Chương 1449: Phàm nhân

Mặc dù bây giờ hắn ta bị Độ Ách uyên trấn áp, một thân thực lực không phát huy ra một phần vạn, nhưng chỉ là một Hóa Thần lại có thể thoát khỏi sự ăn mòn của hắn ta?

Hóa Thần kỳ sẽ không có thần hồn cường đại như thết Chỉ hơi suy nghĩ, tên tù phạm này đã hơi mỉm cười một cái, không tiếp tục để ý việc này.

Cũng không biết tiểu bối Hóa Thần kia xảy ra chuyện gì, không hiểu sao lại ra tay với mình, hắn ta đóng cửa ở nơi đây nhiều năm, đã sớm lười để ý thế sự, sau khi bị tập kích cũng tiện tay phản kích một chút.

Nếu đối phương bị hắn ta ăn mòn thành công, từ đó thay mận đổi đào, thay thế hắn ta chịu sự trấn áp của rất nhiều xiềng xích, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão.

Nhưng tiểu bối này đã chạy thoát từ dưới tay hắn ta, mặc kệ có bí mật gì, dùng thủ đoạn gì, hắn cũng có năng lực của mình.

Chuyện ấy sẽ dừng ở đây.

Lấy tu vi và thực lực của hắn ta, cũng khinh thường tiếp tục quấn lấy.

Nghĩ đến đây, tù phạm khôi phục vẻ nhàn nhã, lại nhắm hai mắt nghỉ ngơi như trước đó.

Nhưng ánh mắt hắn ta vừa khép lại, đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở phía trên một băng nguyên băng tuyết đầy cả trời đất.

Mảnh băng nguyên này mênh mông vô bờ, vô số núi tuyết cao vút đứng sừng sững trong mây.

Trên mặt đất bằng phẳng có từng bức tượng băng san sát. Những bức tượng băng có Nhân tộc, dị tộc, yêu tộc, quỷ vật... Trong vỏ băng óng ánh, bao vây từng bộ thi thể đã mất đi sức sống lại khuôn mặt như sống.

Mặc dù đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng mỗi một bộ thi thể vẫn tản ra khí tức vô cùng cường đại.

Tù phạm đứng một mình ở trung tâm băng nguyên, nhíu mày nhìn tình cảnh quen thuộc trước mặt, là ai to gan như thế, ngay cả thức hải của hắn ta cũng dám xâm lấn? !

Hắn ta cúi đầu xuống, nhìn về phía mặt băng dưới chân.

Mặt băng óng ánh sáng long lanh như thuỷ tinh, rõ ràng soi sáng ra cái bóng bản tôn.

Lại là một nữ tu khuôn mặt mềm mại, trên người mặc huyền bào, theo hành động của tù phạm, nàng cũng đang chậm rãi cúi đầu trong từ mặt băng, nhìn về phía hắn ta.

Dùng một đôi mắt thuần trắng.

Sa đọa, hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng, bạo ngược... Đủ loại khí tức nhanh chóng tản ra.

Trong chớp mắt thấy rõ nữ tử này, trong đầu bản tôn lập tức vang lên vô số tiếng thì thầm nói nhỏ.

Dường như trong chớp nhoáng này, có vô số người đang gào thét, kêu than, hò hét, thút thít, cầu khẩn, cầu nguyện, nguyền rủa bên tai...

Tù phạm vội vàng bảo vệ chặt tâm thần.

Đúng vào lúc này, nữ tử trong mặt băng thản nhiên mở miệng:

"Phàm nhân."

Ngay sau đó, toàn bộ thức hải lập tức bị bóng tối bao trùm.

Ba ngày sau.

Cửa vào Độ Ách uyên, Truyền Tống Trận to lớn lấp lóe ánh sáng nhạt.

Bóng dáng Văn Nhân Linh Sắt dẫn theo một đám tu sĩ chính đạo xuất hiện ở trong trận pháp.

Niếp Bích Lưu và Phí Túc đã sớm chờ đợi ở bên cạnh, thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón.

Ngày đó, sau khi phát hiện không liên lạc được với đám người Cát Sùng Thế, bọn họ vội vàng xử trí chuyện đột nhiên xảy ra, vốn định mang theo pháp bảo Tru Ác Kỳ của Độ Ách uyên đến đó tra rõ, nhưng chưa khởi hành đã nhận được tin tức Văn Nhân Linh Sắt kịp thời chạy đến.

Vì vậy, tiếp theo hai người ở lại trông coi Độ Ách uyên chờ đồng bạn trở về.

"Tư viên đại nhân" Hai tên Tiết cấp trưởng tiến lên hành lễ với Văn Nhân Linh Sắt trước: "Chuyến này vất vả, không biết thương vong như thế nào?"

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, nói: "Đến kịp thời, chỉ hoảng sợ chứ không nguy hiểm, sau khi ăn đan dược đã không còn đáng ngại.

Niếp Bích Lưu và Phí Túc nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói gì đó lại nghe Văn Nhân Linh Sắt phân phó: "Các ngươi sắp xếp bọn họ đi nghỉ trước, bản tọa muốn đi kiểm tra tình huống khu chữ "Thiên' và khu chữ 'Địa"

Đám người vội vàng khom người nói: "Vâng!"

Dặn dò mọi việc xong, Văn Nhân Linh Sắt lập tức phi thân lên, chạy về phía khu chữ "Thiên"

Đưa mắt nhìn Tư viên đi xa, Phí Túc lập tức chuyển sang đám Cát Sùng Thế, lo lắng hỏi: "Cát sư huynh, các ngươi thế nào?"

Lúc xuất phát, một đám Cát Sùng Thế đều tinh thần vô cùng khoan khoái, hăng hái. Lúc này lại gần như người người khí tức bất ổn, Cát Sùng Thế tu vi Hóa Thần càng là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã tổn thương nguyên khí.

Trong đám người phía sau hắn ta, có mấy tên tu sĩ còn thiếu cánh tay thiếu chân, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

Nghe vậy, Cát Sùng Thế khẽ lắc đầu, nói: "Một lời khó nói hết, vẫn nên để mọi người đi nghỉ ngơi trước."

Trước đó mọi người đều vừa rời khỏi Độ Ách uyên, hiện tại cũng không cần dẫn đường, sau khi hành lễ đều lần lượt giải tán.

Chỉ có điều, Cát Sùng Thế lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Niếp Bích Lưu và Phí Túc lập tức hiểu rõ, vị này Trượng Trực lệnh có chuyện muốn nói riêng với bọn họ.

"Đi đến chỗ ta." Lúc này Niếp Bích Lưu nói: "Trông khí huyết của Cát sư huynh tổn thất không nhỏ, chỗ ta vừa vặn có linh trà có thể bổ dưỡng một hai."

Cát Sùng Thế nhẹ nhàng gật đầu: "Được"

Không lâu sau, ba người ngồi xuống trong thư phòng Niếp Bích Lưu, nhóm lửa lò nhỏ màu đỏ, không nhanh không chậm nấu một bình nước linh tuyền.

Chương 1450: Phu nhân muốn tìm ngươi báo thù rửa hận (1)

Nước suối chưa sôi trào, Phí Túc đã nóng vội hỏi: "Cụ thể xảy ra chuyện gì?"

Cát Sùng Thế trầm giọng nói: "Là Tư Hồng thị. Hơn nữa, người ra tay là ba người Tư Hồng thị gia chủ Tư Hồng Chẩn, đại tộc lão Tư Hồng Bạc, và nhị tộc lão Tư Hồng Giảo."

Ba vị Phản Hư? !

Niếp Bích Lưu và Phí Túc giật mình, người trước cau mày hỏi: "Là vì đưa Tư Hồng Đạc đi?"

"Không sai" Cát Sùng Thế gật đầu, chợt nói: "Tư Hồng Đạc không có vấn đề, nếu không phải hắn cố ý giúp chúng ta trì hoãn một chút thời gian, dù Văn Nhân tư viên đuổi tới, cũng chỉ có thể bảo vệ thi thể chúng ta."

Nghe vậy, Phí Túc thầm thở phào, sau đó lại hỏi: "Văn Nhân tư viên đã đuổi tới, vì sao không thể cứu Tư Hồng Đạc?"

Cát Sùng Thế lắc đầu nói: " Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông Tư Hồng Khuynh Yến cũng xuất hiện sau đó, ngăn chặn Văn Nhân tư viên."

"Ba người Tư Hồng Chẩn nhân cơ hội dẫn theo Tư Hồng Đạc nghênh ngang rời đi."

"Văn Nhân tư viên và Tư Hồng Khuynh Yến đại chiến ba ngày, lúc đánh lui Tư Hồng Khuynh Yến đã không thể xác định vị trí của Tư Hồng Đạc."

"Lại thêm lo lắng Độ Ách uyên xảy ra chuyện, không rảnh mở rộng phạm vi tìm kiếm, chỉ có thể mang theo chúng ta rời đi trước."

Phí Túc khẽ giật mình, chợt thở dài: "Người không có việc gì thì tốt...

Cát Sùng Thế nghiêm mặt nói: "Lần này Tư Hồng thị ra tay, dù là thời cơ hay địa điểm rõ ràng đều sớm đạt được tin tức."

"Ta nghỉ có người tiết lộ tình huống của Tư Hồng Đạc"

Nghe nói như thế, Niếp Bích Lưu và Phí Túc đều không thấy bất ngờ.

Niếp Bích Lưu bình tĩnh nói: "Trước đó biết việc này, chỉ có ba người ta, Phí sư huynh và Tư Hồng Đạc."

"Tư Hồng Đạc đã không có vấn đề, vậy chắc chắn không phải hắn tiết lộ tin tức."

"Mà ta và Phí sư huynh, mấy ngày nay đều đã xác nhận qua, chúng ta chưa hề lố miệng nói ra."

"Hiện tại chỉ có hai khả năng."

"Thứ nhất, là một vị Tiết cấp hoặc là Trượng Trực nào đó lấy thủ đoạn mà chúng ta không biết, sớm biết được tình huống Tư Hồng Đạc, âm thầm truyền tin tức cho Tư Hồng thị."

"Thứ hai, Ngô Tầm An đã gây chuyện ở khu chữ 'Địa'"

Ngô Tầm An?

Cát Sùng Thế nhướn mày, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một lượt, tù phạm khu chữ "Địa" có nhân vật như vậy sao?

Thấy hắn ta không hiểu, Phí Túc lập tức giải thích: "Ngô Tầm An này vốn là phạm nhân khu chữ 'Hoàng; ngày đó Tư Hồng Đạc thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, hắn cũng muốn tham gia ngay lúc đó."

"Kết quả thất bại, bị giải vào khu chữ 'Huyền"

"Vốn ta định dạy dỗ người này thật tốt, ai biết cùng ngày hắn tiến vào khu chữ 'Huyền' lại trực tiếp nghĩ cách cứu viện tù phạm khu chữ "Thiên' ngay trước mặt ta và Niếp sư đệ"

"Sau đó, hai chúng ta liên thủ suýt nữa không địch lại đao linh của đối phương."

"Cũng may trong lúc nguy cấp, không hiểu sao Ngô Tầm An này bị thương, chúng ta mới có thể nhốt hắn vào khu chữ 'Địa:.."

"Với thực lực chân chính của Ngô Tầm An này, chỉ sợ còn mạnh hơn ba người chúng ta cộng lại."

"Hắn che giấu quá sâu, chỉ lấy tội danh tu vi Kết Đan kỳ chưa thể huyết tế toàn thành vào Độ Ách uyên, vì vậy vẫn bị giam ở khu chữ 'Hoàng:.

"Trong thời gian này, đúng lúc Tư ngục, Tư viên và Chưởng tù lần lượt rời đi, nếu đối phương muốn làm gì đó, dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản không thể phát hiện"

Nghe đến đó, vẻ mặt Cát Sùng Thế nghiêm nghị, cùng ngày bọn họ bị tập kích, Ngô Tầm An này đã ra tay nghĩ cách cứu viện . Thật trùng hợp!

phạm nhân khu chữ "Thiên'..

Tất cả như đã lên kế hoạch tốt từ trước đó!

Niếp Bích Lưu lại nói: "Hiện tại người khả nghi nhất là Ngô Tầm An này."

"Chỉ có điều, thực lực người này phi phàm, muốn thẩm vấn hắn, chỉ có thể mời Văn Nhân tư viên ra tay."

Cát Sùng Thế nghiêm nghị gật đầu, nhanh chóng nói: "Chờ Văn Nhân tư viên kiểm tra tình huống khu chữ "Thiên' và khu chữ 'Địa' xong, chúng ta sẽ đi mời nàng ra tay."

Khu chữ "Địa".

Trận văn phức tạp trầm mặc lóe ra ánh sáng.

Phía trên tiết điểm, từng căn phòng sắt đen vắng lặng im ắng, sát khí ảm đạm quanh quẩn tràn ngập, cảnh vật ảm đạm, dường như toàn bộ khu chữ "Địa" đều suy bại đã lâu, không có một ai...

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, chậm rãi ngước mắt.

Lúc này, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa sợi thần hồn bản nguyên kia cực kỳ cường đại tỉnh thuần, khiến tu vi phóng đại, khoảng cách Hóa Thần trung kỳ đỉnh phong đã không xa.

Hơi hoạt động gân cốt, Bùi Lăng liếc nhìn xiềng xích trên người, khẽ nhíu mày.

Nơi này đã là khu chữ không phải khu chữ "Huyền" và khu chữ "Hoàng" có thể so sánh.

Địa", trình độ sát khí nồng đậm căn bản Phải nhanh chóng rời khỏi Độ Ách uyên!

Nghĩ đến đây, hắn lấy ra Truyền Âm Phù dùng để liên lạc với Tư Hồng Diệu Ly, nhưng còn chưa kịp thôi động đã thấy phù lục trong tay tản ra ánh sáng nhạt, lại là Tư Hồng Diệu Ly muốn truyền âm cho hắn trước một bước.

Chương 1451: Phu nhân muốn tìm ngươi báo thù rửa hận (2)

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, thúc giục phù lục.

Ngay sau đó, giọng Tư Hồng Diệu Ly lập tức truyền ra từ đó, mang theo sự vội vàng: "Thánh Tử, phu nhân đã đến phụ cận Độ Ách uyên, nàng nói sẽ lập tức tới tìm ngươi báo thù rửa hận!"

"Ta không tiết lộ hành tung của Thánh Tử, nhưng hình như phu nhân có thủ đoạn có thể định vị tung tích của Thánh Tử."

"Hiện tại nàng rất chắc chắn Thánh Tử đang ở trong Độ Ách uyên."

"Bây giờ phu nhân cực kỳ tức giận, Thánh Tử, ngươi nhanh chạy đi"

Khu chữ "Thiên".

Cột sương mù sát khí bay thẳng lên vòm trời, cơn mưa nhỏ âm hàn đến cực điểm bay lả tả.

Trong tầm mắt là một mảnh lờ mờ tối nghĩa.

Văn Nhân Linh Sắt đứng ở bên bờ vực sâu đưa mắt nhìn quanh, hơi tỏ ra nghi ngờ.

Hình như giới luật nơi này lỏng hơn chút...

Không.

Không chỉ khu chữ "Thiên", là giới luật toàn bộ Độ Ách uyên đều hứng chịu sự suy yếu!

Phát hiện điểm ấy, nàng không do dự nữa, lập tức thi triển độn thuật chui vào trong vực sâu.

xiềng xích rủ xuống như dây leo, kéo dài vào từng huyệt động trên vách vực sâu, khóa lại từng tù phạm.

Lúc này, gần như mỗi một tên tù phạm bị giam giữ đều đang liều mạng tránh thoát trói buộc.

Một cái huyệt động trong số đó, phía trên áo tù nhân của Luân Hồi tháp La Đô chống chất từng vết máu cũ mới, có một sợi trong số xiềng xích khóa hắn ta lại đã xuất hiện mấy vết nứt nhỏ xíu.

Cách đó không xa, một gã tù phạm Thiên Sinh giáo áo bào trắng cũng khí tức suy yếu, chống đỡ sự áp chế của xiềng xích và sự trừng phạt của giới luật, pháp lực phun trào quanh người như dự định phân ra một đoàn thần hồn tiến hành đoạt xác...

ở đâu cũng có hành động giống vậy.

Sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt hơi trầm xuống, lúc này lạnh lùng quát: "Tư ngục không ở đây, chẳng lẽ chư vị cho rằng có thể chạy ra khỏi Độ Ách uyên?"

Nói xong, nàng lập tức ra tay, họa kích nặng nề cao lớn như đồ chơi, đánh một vòng trong lòng bàn tay tinh tế trắng nõn, bỗng nhiên dừng lại giữa hư không!

Ngay sau đó, vô số huyễn ảnh họa kích gào thét mà ra, xông vào trong hang động xung quanh.

Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh...

La Đô trơ mắt nhìn hơn mười đạo huyễn ảnh họa kích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hung hăng đâm vào tứ chi, eo, cổ của mình, lực lượng cường đại khiến hắn ta không thể phản kháng bay lên không trung, cứ thế bay ra sau.

Ầm!

Cuối cùng, huyễn ảnh họa kích trực tiếp đóng đinh hắn ta vào trên vách hang.

Cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ từng vết thương, hắn ta không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau.

Cùng lúc đó, trong huyệt động trên dưới trái phải hắn ta cũng truyền tới từng tiếng họa kích đâm vào người, thậm chí cả xương cốt đứt gãy, thân thể bị kéo đi.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập, đan xen với địa sát chỉ khí, trong chốc lát toàn bộ khu chữ "Thiên" đầy tiếng kêu rên thê lương.

Văn Nhân Linh Sắt thờ ơ với điều này, sau khi dạy dỗ những tù phạm không an phận này, nàng tiếp tục đi xuống.

"Văn Nhân Linh Sắt! Ngươi chết không yên lành! !!" Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nguyền rủa tức giận của các phạm nhân.

"Chờ lão tử đi ra, nhất định phải đồ diệt Yến Tê thành, luyện toàn bộ thân tộc hảo hữu của ngươi thành thi khôi oan hồn!"

"Sau khi lão tử ra ngoài, chuyện thứ nhất là lột da của ngươi ra! !"

Chẳng mấy chốc, Văn Nhân Linh Sắt đi tới tầng dưới chót.

Sau khi đến nơi đây, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Vốn nơi đây có một hang động giam giữ một vị phạm nhân cực kỳ quan trọng, cũng tuyệt đối không thể thả ra.

Nhưng lúc này, nơi này lại bị một tầng bóng tối đậm đặc như thực chất bao trùm.

Mặc cho nàng thi triển thủ đoạn dò xét như thế nào, đều hoàn toàn không thể dò xét bất cứ tình hình gì trong bóng tối.

Văn Nhân Linh Sắt không hề xa lạ với loại cảm giác này, đây là Minh Thiên Chi Vụ trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Một lát sau, Văn Nhân Linh Sắt phi độn ra từ trong vực sâu khu chữ "Thiên".

Sắc mặt nàng lạnh như sương tuyết, giới luật thả lỏng, Vĩnh Dạ xâm lấn, cùng với trong cảm ứng của nàng, hình như khu chữ "Hoàng" còn thêm một giới luật...

Không ngờ mình, Tư ngục và Chưởng tù rời đi chưa đầy nửa năm, Độ Ách uyên đã xảy ra nhiều biến cố như vậy!

Lần này Niếp Bích Lưu truyền âm cho nàng, mời nàng trở về tọa trấn, vốn tưởng chỉ là Độ Ách uyên ra có chút rắc rối nhỏ, không ngờ lại có nhiều vấn đề khó giải quyết như vậy.

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt khẽ lắc đầu, lập tức truyền âm cho hai tên Tiết cấp trưởng: "Triệu tập tất cả người trông coi tập hợp ở quảng trường khu chữ 'Hoàng; bản tọa phải biết tất cả những việc xảy ra sau khi Tư ngục, Chưởng tù và bản tọa rời đi trong nửa năm qua."

Khu chữ "Địa".

Sát khí tràn ngập, vạn vật ảm đạm.

Trong một căn phòng sắt đen, Bùi Lăng ngồi xếp bằng một mình dưới đất, một tấm Truyền Âm Phù đang lơ lửng ở trước mặt hắn.

Trên đó lấp lóe ánh sáng nhạt đang truyền ra một giọng nói quen thuộc: "Bây giờ phu nhân cực kỳ tức giận, Thánh Tử, ngươi nhanh chạy đi!"

Nghe Tư Hồng Diệu Ly truyền đến câu nói này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Tư Hồng Khuynh Yến tới gần Độ Ách uyên?

Cái này... Cực kỳ tốt!

Rất không tệ!

Chương 1452: Lần này chắc chắn không có sơ hở nào!

Lúc trước hắn không muốn bại lộ hành tung, lo lắng Tư Hồng Khuynh Yến sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện, nhưng bây giờ mục đích của hắn đã biến thành rời khỏi Độ Ách uyên.

Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là niềm vui bất ngờ với hắn.

Vốn hắn dự định yêu cầu Tư Hồng Diệu Ly đưa cho mấy môn đan phương hoặc là bản vẽ đúc khí chính đạo, sau đó sử dụng hệ thống luyện đan hoặc là đúc khí, thông qua cách đưa tặng tài liệu rời khỏi Độ Ách uyên, nhưng bây giờ không cần!

Trực tiếp uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] là được!

[Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh mới có thể tu luyện, trong phán định của hệ thống, Tư Hồng Khuynh Yến là lô đỉnh của hắn.

Một khi uỷ thác môn công pháp này, chắc chắn hệ thống sẽ thao túng hắn rời khỏi Độ Ách uyên, đi tìm Tư Hồng Khuynh Yến.

Quan trọng nhất là, lần này Bùi Lăng không cần lo lắng hệ thống gây chuyện.

Bởi vì lần trước hắn đột phá Hóa Thần trung kỳ, hệ thống đã đưa tặng đủ nữ tu trong Độ Ách uyên, tất cả đều đưa tặng thành đạo lữ cho hắn.

Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, đạo lữ và lô đỉnh cũng không trùng hợp.

Nữ tu đã bị đưa tặng thành đạo lữ, sẽ không bị đưa tặng là lô đỉnh, ngược lại cũng thế.

Điều này có nghĩa, hiện tại [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] lại cần lô đỉnh, hệ thống cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài Độ Ách uyên tìm kiếm.

Đúng vậy, nếu uỷ thác luyện đan hoặc là đúc khí, Bùi Lăng còn phải lo lắng hệ thống đưa tặng miễn phí, có khả năng tồn tại nguy hiểm.

Nhưng bây giờ uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1 lại không có sơ hở nào, không cần kiêng dè điều gì hết.

Thậm chí, dù uỷ thác thất bại, cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta đã biết, nếu tiếp theo ngươi không có những nhiệm vụ khác, có thể tìm cơ hội rời khỏi Độ Ách uyên"

Tư Hồng Diệu Ly vội nói: "Vâng"

Trong giây lát kết thúc truyền âm, Bùi Lăng thu hồi Truyền Âm Phù, không hề do dự chút nào, lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh, kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh, đang lục soát vị trí lô đỉnh...

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh không ở khu phục vụ, hệ thống đưa tặng miễn phí một lô đỉnh mới..."

Hả? Không ở khu phục vụ?

Vị trí thật sự của Độ Ách uyên cách cửa vào ngoại giới rất xa xôi?

Bùi Lăng bình tĩnh nghĩ đến, sau đó chờ đợi lần tu luyện này thất bại, dù sao trong Độ Ách uyên này căn bản không có lô đỉnh phù hợp điều kiện của hệ thống, hệ thống còn có thể đột nhiên đưa tặng thay hắn hay sao?

Đang nghĩ ngợi, hắn đã bị hệ thống điều khiển, đường vân màu đỏ sậm trên người đột nhiên phun trào một trận, cùng nhau hội tụ ra sau lưng. Chẳng mấy chốc, một đoàn bóng tối như thực chất xuất hiện ở sau lưng hắn, nhanh chóng nhúc nhích một lát, lộ ra bóng dáng Mạc Lễ Lan.

Nàng vẫy tay, bóng tối tản ra xung quanh đã hóa thành huyền bào phủ thêm lên đầu vai.

Mạc Lễ Lan giãn tứ chi, bước chân nhẹ nhàng đi ra từ sau lưng Bùi Lăng.

Ngay sau đó, hệ thống thao túng Bùi Lăng đưa tay phải ra chạm vào bàn tay của Mạc Lễ Lan.

Ngay sau đó, bản thể Bùi Lăng đột nhiên hòa vào hóa thân.

Bởi vì bản thể đột nhiên biến mất, tất cả xiềng xích khóa lại hắn vào trước đó đã tróc ra.

Lúc này, hóa thân như trăng trong nước, hoa trong gương hơi rung động, lập tức một lần nữa hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Bùi Lăng dần cảm thấy hơi không ổn, cho đến bây giờ hệ thống không chỉ không nhắc nhở đưa tặng thất bại, ngược lại còn lợi dụng hóa thân giúp hắn thoát khỏi trói buộc của Trấn Ách Tỏa?

Xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng Độ Ách uyên không có nữ tu điều phù hợp kiện!

Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng lý do, hệ thống đã trực tiếp thao túng thân thể hắn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], bỏ chạy ra ngoài...

Khu chữ "Hoàng".

Đám người trông coi đứng trong đại trận, ở giữa kiến trúc nguy nga chen chúc có một quảng trường bằng phẳng rộng rãi.

Văn Nhân Linh Sắt không nói một lời, đứng chắp tay.

Phí Túc và Cát Sùng Thế đứng sau nửa bước ở bên trái nàng, vị trí cách nửa bước phía bên phải là Niếp Bích Lưu.

Giữa hư không phía trước bốn người có chuông khánh hiện ra, tự rung lên.

Theo tiếng chuông khánh réo rắt, Tiết cấp, Trượng Trực khu chữ "Hoàng", cùng Tiết cấp, Trượng Trực khu chữ "Huyền", lục tục ngo ngoe chạy tới.

Một lát sau, nhìn trên quảng trường càng ngày càng nhiều người, lại không ai tiếp tục chạy đến, Văn Nhân Linh Sắt hỏi: "Người đã đến đông đủ?"

Niếp Bích Lưu lắc đầu nói: "Còn có một vị Tống sư muội, là Trượng Trực lệnh khu chữ 'Hoàng' ta"

Vừa nói xong, một đạo độn quang bay tới từ nơi xa, lộ ra bóng dáng Tư Hồng Diệu Ly.

Hai gò má nàng ửng đỏ, cả người còn có vẻ ẩm ướt, hiển nhiên vừa tắm ra.

Chương 1453: Lão giả (1)

Sau khi hạ xuống đất, thấy bóng dáng bị Niếp Bích Lưu và Phí Túc chen chúc ở giữa, trong lòng lập tức giật mình, Văn Nhân Linh Sắt đã về Độ Ách uyên?

Lúc này, Niếp Bích Lưu trầm giọng nói: "Tống sư muội, mau tới đây.

Tư Hồng Diệu Ly gật đầu, lập tức đi đến bên cạnh Niếp Bích Lưu đứng vững.

Thấy người đã đến đông đủ, Văn Nhân Linh Sắt lập tức phân phó:

"Nói xem nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì"

Chợt nhẹ gật đầu với Phí Túc và Niếp Bích Lưu: "Hai người các ngươi nói trước."

Nghe vậy, Niếp Bích Lưu lập tức bẩm báo: "Lúc đầu việc này không thích hợp, là một vị tù phạm tên là 'Long Thao Nhĩ..."

"Không lâu sau, khu chữ 'Hoàng' xuất hiện nguyền rủa...

"Ta mượn pháp bảo Tam Sinh Kính từ tông môn... Long Thao Nhĩ tự bạo bỏ mình..."

"Trong nửa năm tiếp theo, tổng cộng có tám mươi ba trận ẩu đả, tình huống tham gia cụ thể, theo thứ tự là..."

"Liên quan tới xúc phạm giới luật..."

"Ngay vài ngày trước đó, có tên nữ tu Hóa Thần đột nhiên xuất hiện, chẳng những cướp giật Tống sư muội, Lâm sư muội, Trần sư muội, Thẩm sư muội và Triệu sư muội, còn từng có người thấy nàng nghênh ngang phi độn phía trên vòm trời...

"Trải qua điều tra, dung mạo và nhục thân nữ tu Hóa Thần kia, nghi là đệ tử Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan đã chết."

"khả nghi nhất là tù phạm cũ của khu chữ 'Hoàng, Ngô Tầm An."

"Lúc đi vào tu vi của người này chỉ là Kết Đan, tội danh là chưa thành công huyết tế toàn thành, vốn không lộ ra trước mắt người đời, không ai chú ý. Nhưng sau khi Tư Hồng Đạc thông qua kiểm tra Giám Tâm hồ, hắn cũng muốn kiểm tra. Kết quả lại để lộ ra tu vi Hóa Thần kỳ trong hồ...

Văn Nhân Linh Sắt mặt không thay đổi nghe, một giới luật mới tăng thêm ở khu chữ "Hoàng" là vị "Long Thao Nhĩ" kia bày ra?

Đây là chuyện không thể nào!

Một phạm nhân không có tu vi Nguyên Anh có, không thể làm được điểm ấy!

Suy nghĩ đảo quanh, nàng đột nhiên hỏi: "Đã sử dụng Tam Sinh Kính, bản tướng của tù phạm Ngô Tầm An ở trong Tam Sinh Kính là như thế nào?"

Niếp Bích Lưu đang muối trả lời, đột nhiên vẻ mặt khẽ giật mình, lúc ấy hắn ta sử dụng Tam Sinh Kính, từ đầu tới đuôi Ngô Tầm An kia chưa từng xuất hiện!

Cái này, đây là có chuyện gì? ?

Chuyện lớn như vậy, vì sao lúc trước mình không phát hiện? !

Không, không chỉ hắn ta, khi đó tất cả Tiết cấp, Trượng Trực ở đây, cùng những phạm nhân khác khu chữ "Hoàng" không hề phát hiện vấn đề, cứ như tất cả mọi người đều quên sự tồn tại của Ngô Tầm An!

Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu vội vàng nói: "Ngô Tầm An chưa từng dùng Tam Sinh Kính, lúc ấy chúng ta cũng quên hắn...

Hàng lông mày như núi xa của Văn Nhân Linh Sắt hơi cau lại, nói thế nào Niếp Bích Lưu cũng là Hóa Thần Kỳ tu sĩ, dưới tình huống bình thường sao có thể xuất hiện sơ sẩy như vậy?

Giải thích duy nhất, là Ngô Tầm An kia có vấn để!

Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn về phía Phí Túc.

Phí Túc nói: "Những năm gần đây, ta vẫn trợ giúp Tư Hồng Đạc thay đổi triệt để. Sự vụ trong vòng nửa năm qua đều giao cho Tiết cấp thủ hạ lo liệu thay, chỉ có việc lớn đặc biệt quan trọng mới có thể hỏi đến"

"Trong nửa năm qua, cũng không có việc lớn nào bẩm báo đến trước mặt ta."

"Chỉ có ba ngày trước, ta và Niếp sư đệ liên thủ đối phó Ngô Tầm An...

Sau khi hắn ta nói xong, Trượng Trực lệnh Cát Sùng Thế khu chữ "Huyền" nói: "Ta vẫn phụ trách hình phạt khu chữ 'Huyền, nửa năm qua ngoại trừ ba ngày trước hộ tống Tư Hồng Đạc tiến về chiến trường Oanh Châu bị tập kích, tất cả bình thường"

Hai vị Tiết cấp trưởng và Trượng Trực lệnh khu chữ "Huyền" nói xong, tiếp theo đến lượt Trượng Trực lệnh khu chữ "Hoàng".

Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Tư Hồng Diệu Ly lập tức nói: " Lúc mới bắt đầu có nguyền rủa ở khu chữ 'Hoàng, ta từng khai lò luyện chế Khu Chú Đan một lần, đáng tiếc nguyền rủa quá mạnh, hình như Khu Chú Đan do ta luyện chế không có hiệu quả gì...

Sau đó, từng Tiết cấp và các Trượng Trực bên dưới kể rõ việc xảy ra trong nửa năm qua.

Văn Nhân Linh Sắt nghiêm túc nghe, hiện tại tình nghi lớn nhất là ma tu tên "Ngô Tầm An" kia.

Chỉ có điều, việc liên quan đến giới luật Độ Ách uyên buông lỏng, nàng không thể bỏ qua bất kỳ một chi tiết gì!

Giao giới khu chữ "Địa" và khu chữ "Huyền", một tòa núi cao như bình phong mọc trên đất bằng.

Tầng nham thạch trần trụi đã sớm bị Địa Sát chỉ khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, theo âm phong cuốn qua, thỉnh thoảng có mảng lớn mảnh đá rì rào rơi xuống.

Từ trên cao nhìn lại, toà núi cao này như là một ranh giới ngăn cách hai khu vực.

Khu chữ "Địa" đậm đặc địa sát chi khí dừng bước bên cạnh núi cao, đến khu chữ "Huyền" ở phía bên kia, mức độ đậm đặc của sát khí lập tức hạ xuống trên phạm vi lớn.

Trên núi cao, bóng dáng Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện.

Lúc này trong lòng của hắn đang nhanh chóng suy nghĩ, Trấn Ách Tỏa ở khu chữ "Địa" có thể thông qua cách hóa thân tách rời trước rồi dung hợp lại để thoát khỏi, căn phòng sắt đen giam giữ mình thì có thể dùng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] trực tiếp thoát thân...

Thế nhưng, chắc không đơn giản như vậy!

Toàn bộ Độ Ách uyên, thứ trói buộc mạnh nhất với phạm nhân không phải là những Trấn Ách Tỏa và tù thất thấy được, mà là giới luật ở khắp mọi nơi!

Chương 1454: Lão giả (2)

Chỉ là hắn dùng hệ thống uỷ thác, có thể hoàn toàn tránh đi giới luật nơi đây.

Lúc này hệ thống bỗng nhiên dừng thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], ngừng chân nơi đây, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Độ Ách uyên có bốn khu vực Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, từ khu chữ "Hoàng" đến khu chữ "Thiên", giới luật cái sau nghiêm ngặt hơn cái trước.

Căn cứ vào sự hiểu biết của Bùi Lăng, phạm nhân mỗi khu cũng không thể rời khỏi khu vực giam giữ mình, trừ khi có triệu lệnh...

Không, chắc điều này giới hạn ở khu chữ "Hoàng" và khu chữ "Huyền", Phạm nhân hai khu này, hoặc là tính nguy hiểm không cao, hoặc là tu vi không cao.

Hoặc là tính nguy hiểm cùng tu vi đều không cao.

Vì vậy, nói một cách tương đối sự ước thúc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng từ khu chữ "Địa" trở lên, dù là mức độ sát khí đậm đặc hay sự ước thúc và giới luật với phạm nhân, đều không phải thứ mà khu chữ "Hoàng" và khu chữ "Huyền" có thể so sánh, có lẽ cho dù có triệu lệnh, cũng không được rời đi.

Nếu bây giờ hệ thống trực tiếp khống chế mình rời khỏi khu chữ "Địa", chắc chắn lập tức bị giới luật phản phệ.

Còn bây giờ, sau khi hệ thống thăng cấp có thể tránh chướng ngại từ trước, bởi vậy cũng chỉ có thể dừng lại.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng phát hiện mình đột nhiên bắt đầu vận chuyển [Thực Nhật bí lục], chẳng mấy chốc bóng dáng của hắn dập dờn một trận như hoa trong gương, trăng trong nước, lại hóa thành một lão giả áo bào đỏ dáng người thon gầy, tóc xõa chân trần.

Lão giả này râu tóc bạc trắng, khí tức tinh khiết, quanh người không có chút dao động tu vi nào, khí thế lại cực thịnh, không giận tự uy, ánh mắt tùy ý đảo qua đã có cảm giác áp lực khó nói lên lời đập vào mặt.

Ngay sau đó, ngay lúc trong lòng Bùi Lăng đầy nghi ngờ, hắn bị hệ thống điều khiển, vừa sải bước ra, lập tức từ khu chữ "Địa"

tiến vào khu chữ "Huyền".

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, nhưng chờ giây lát lại không xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó, hệ thống chỉ huy thân thể hắn bước đi, nghênh ngang đi đến khu chữ "Hoàng".

Hệ thống dùng [Thực Nhật bí lục] lừa được giới luật nơi đây? !

Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, giới luật Độ Ách uyên là lấy lực lượng pháp tắc chế định, hệ thống vận chuyển [Thực Nhật bí lục], thậm chí có thể che đậy cả pháp tắc!

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, cực kỳ tốt!

Đây là một mạch suy nghĩ không sai!

Lần này hệ thống mù quáng đưa lô đỉnh cho hắn, chắc chắn hắn không thể thực hiện mục đích rời khỏi Độ Ách uyên.

Nhưng tiếp theo chỉ cần hắn tiếp tục ngụy trang thân phận này, biết đâu có thể quang minh chính đại rời khỏi Độ Ách uyên!

Chỉ có điều, cũng không biết vì duy trì [Thực Nhật bí lục] hay vì lý do gì khác, sau khi bước vào khu chữ "Huyền", hệ thống chưa sử dụng lại [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] đi đường, mà đi từng bước một.

Đi không bao xa, phía trước đang vang lên xiềng xích va đập và tiếng hò hét.

Lại là mấy tù phạm khu chữ "Huyền" đang xảy ra xung đột, kéo Trấn Ách Tỏa, xách hòn đá hỗn chiến thành một đoàn.

Ngoài ra còn có mười mấy tên tù phạm đứng xem ở nơi gần chỗ xa, thỉnh thoảng mở miệng đổ thêm dầu vào lửa: "... Ba, bảy, mười tám... Cư lão, tiểu tử này đã đập ngươi tròn mười tám cái rồi, bàn về tuổi tác, hắn làm chất tử ngươi cũng không quá đáng, ngươi không cho hắn biết thế nào là lễ độ à?"

"Hoàng Phủ lão ma, không phải ngươi thường xuyên nói khoác năm đó ngươi có công tích vĩ đại sao? Chỉ thế này? Chỉ thế này?"

Nghe vậy, vốn đám tù nhân đang ra tay đánh nhau, ra tay càng ngày càng nặng, trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu rên vì nhục thể chịu một kích nặng nề.

Mấy tên tù phạm này, từng người khí tức bạo ngược, sát khí đầy người, nhìn một cái đây đúng là loại người nợ máu từng đống.

"Lão bất tử" Một tù phạm khoảng trên dưới hai mươi tuổi nắm lấy một khối đá nhọn, bên trên loang lổ vết máu, cười lạnh nhìn về phía tù phạm già ở đối diện: "Dám đối đầu với ta, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường!"

"Đưa lão phu lên đường?" Tù phạm già âm trầm nhìn hắn ta, tay cầm một cây cuốc đá vẫn nhỏ máu, ánh mắt như rắn độc ẩn núp, "Nếu tiểu súc sinh nhà ngươi có gan xúc phạm giới luật, còn có thể sống đến hôm nay?"

Lúc nói chuyện, hai người đã lao vào đánh nhau.

Chỉ một thoáng huyết nhục bắn ra!

Vào lúc này, Bùi Lăng biến thành lão giả mặt không thay đổi đi ngang qua từ bên cạnh, từng bước một đi đến nơi xa.

Mấy tên tù phạm ẩu đả say sưa, thấy có người ra trận đang muốn cùng ra tay với hắn, lúc quay đầu thấy rõ hình dáng tướng mạo của Bùi Lăng, lập tức sợ đến run rẩy một cái, trong nháy mắt trận đánh nhau dừng lại, từng người nín thở tập trung, cũng không dám thở mạnh.

Đám tù phạm vây xem cũng câm như hến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi Bùi Lăng đi xa, không thấy bóng lưng nữa, những tù phạm này mới thở phào lau trán, mồ hôi lạnh đã túa ra làm áo tù ướt nhẹp.

"Tại sao vị kia lại đến 'Huyền'?" Trong giây lát, mới có người run rẩy mở miệng, khó hiểu nói.

"Im lặng!" Nhưng vừa hỏi một câu, lập tức có đồng bạn nghiêm nghị cảnh cáo: "Việc của vị kia, ngươi và ta có thể tự mình đoán bừa nghị luận?"

Chương 1455: Ra tay khu chữ trước mặt mọi người

"Đi mau, đi mau!" Rất nhiều tù phạm cũng không dám nhiều lời, lại không dám ở lại chỗ này, rối rít giải tán.

Bùi Lăng đã đi xa, trong lúc đi ngang qua toàn bộ khu chữ "Huyền", tất cả tù phạm gặp phải hắn, dù lúc đầu hung thần ác sát đến mức nào, đang làm việc gì, đều trở nên hoảng sợ, ngoan ngoãn ôn hòa trong nháy mắt.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đến biên giới khu chữ "Huyền", sau đó không dừng lại chút nào đã vượt qua, tiến vào khu chữ "Hoàng".

Cùng giống vừa rồi, giới luật mà Độ Ách uyên dùng để kiềm chế phạm nhân không thể vượt giới, không hề có chút tác dụng nào với hắn.

Bùi Lăng tiếp tục đi về phía trước.

Thấy đã đến khu chữ "Hoàng", trong lòng của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tu sĩ khu chữ "Hoàng", tu vi cao nhất cũng chỉ là Hóa Thần.

Xem ra lần này hệ thống đưa tặng miễn phí, độ khó giải quyết tốt hậu quả không lớn...

Khu chữ "Hoàng".

Quảng trường.

Tất cả người trông coi đều tụ tập một chỗ, nhìn người người nhốn nháo, lại không quá ồn ào.

Văn Nhân Linh Sắt tóc ngắn phất phơ, chiến giáp tươi sáng đang đứng chắp tay.

Cách nàng không xa, một Tiết cấp ra khỏi hàng đang cung kính bẩm báo: "Sau khi ta trói tên tù phạm vi phạm quy củ kia lên giá sắt đen, đã dựa theo quy trình, mời Tống trượng trực lệnh tra tấn... Sau đó, Tống trượng trực lệnh rời khỏi hẻm núi, thông báo cho ta biết đã hoàn tất hành hình"

"Ta liền đưa hắn về khu chữ 'Hoàng?

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, ngoại trừ ba người Long Thao Nhĩ, Tố Chân Thiên đệ tử Mạc Lễ Lan, Ngô Tầm An này, tình huống khác đều bình thường.

Trong đó Long Thao Nhĩ đã chết, Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan cũng đã sớm qua đời.

Chỉ có tù phạm tên Ngô Tầm An kia có vấn đề lớn nhất!

Người này đã bị giải vào khu chữ "Địa", đợi chút nữa nơi này kết thúc, nàng sẽ tự đến đó kiểm tra nội tình của hắn.

Nàng cũng không lo lắng Ngô Tâm An này không chịu cung khai, làm từ Trượng Trực tấn thăng đến Tư viên, Văn Nhân Linh Sắt có thủ đoạn có thể khiến đối phương thành thật!

Đang nghĩ ngợi, biên giới quảng trường đột nhiên xuất hiện một bóng người, đang chậm rãi đi về phía nàng.

Văn Nhân Linh Sắt lập tức khẽ giật mình, phát hiện sự khác thưởng của nàng, tiếp theo tên Tiết cấp ra khỏi hàng lập tức dừng động tác, trong chốc lát không dám mở miệng.

Theo bóng dáng này đến gần, tầm mắt mọi người đều tập trung lại, sau khi thấy rõ khuôn mặt hắn ta, mọi người ở đây cùng giật mình, tiếp theo vẻ mặt trở nên cực kỳ cung kính.

Toàn bộ quảng trường nhanh chóng rơi vào yên tĩnh hoàn toàn.

Lúc này, thần niệm của Văn Nhân Linh Sắt đã đảo qua trên bóng người kia mấy lần, cũng không phát hiện bất cứ sự khác thường nào, dù trong lòng rất nghi ngờ nhưng vẫn vội vàng tiến lên hành lễ: "Tư ngục đại nhân!"

Tất cả người trông coi theo sát phía sau, đồng loạt khom người, hành lễ ân cần thăm hỏi.

Bùi Lăng không nói gì, đi thẳng qua đám người, đến trước mặt Văn Nhân Linh Sắt.

Tư ngục? !

Thân phận mà hệ thống đang ngụy trang là Tư ngục Độ Ách uyên? !

Chẳng trách vừa rồi những phạm nhân rất thích tranh đấu tàn nhẫn, hung ác tàn bạo nhìn thấy mình, đều như chuột thấy mèo.

Nhận ra được điều ấy, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác không ổn, khí tức của vị nữ tu trước mặt rất khủng bố!

Vì sao trước đó hắn chưa từng gặp đối phương ở khu chữ "Hoàng"? !

Không được!

ĐM hệ thống, mau dừng lại!

Ngay lúc trong lòng Bùi Lăng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, thân thể hắn đã bị hệ thống điều khiển, đi đến trước mặt Văn Nhân Linh Sắt, sau đó đưa tay phải ra, đặt ở đầu vai của đối phương.

"Leng keng! Đưa tặng lô đỉnh thành công, hệ thống sắp bắt đầu tu luyện cho ngài..."

Đệt đệt đệt đệt đệt! !

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng sợ hãi, run rẩy, trong cảm nhận của hắn, nữ tu trước mặt có khí tức hùng hậu mênh mông, vô cùng kinh khủng, điều này thì thôi đi, xung quanh còn có nhiều tu sĩ chính đạo như thế, chỉ sợ phần lớn người trông coi đều đã tụ tập ở đây, hiện tại... Làm sao bây giờ? !

Lúc này, thấy Tư ngục vỗ về phía bờ vai của mình, dù trong lòng Văn Nhân Linh Sắt ngạc nhiên nhưng cũng không né tránh.

Phẩm hạnh và cách làm người của Tư ngục luôn quang minh lỗi lạc, tất nhiên nàng hoàn toàn tin tưởng.

Trong Độ Ách uyên này, tu vi cao nhất là Tư ngục trước mắt.

Chẳng những là cấp trên của nàng, cũng là tiền bối của nàng, từ trước đến nay Văn Nhân Linh Sắt rất tôn kính đối phương.

Chỉ có điều, Tư ngục về Độ Ách uyên từ lúc nào?

Sao nàng không hề nhận được chút tin tức nào?

Nghĩ vậy, Văn Nhân Linh Sắt lại âm thầm thi triển thủ đoạn, nghiêm túc phân biệt thân phận lão giả trước mặt.

Nhưng sau khi liên tục dùng mấy thủ đoạn, đều không phát hiện đối phương có vấn đề.

Dù là hình dạng, khí tức hay các mặt khác, không hề nghi ngờ vị trước mặt là người chấp chưởng Độ Ách uyên, Tư ngục đại nhân.

Lập tức, Văn Nhân Linh Sắt cung kính hỏi: "Tư ngục đại nhân về Độ Ách uyên lúc nào? Không biết tình hình chiến đấu ở tiền tuyến như thế nào?"

Đám trông coi xung quanh cũng dùng ánh mắt vô cùng kính ngưỡng nhìn Bùi Lăng.

Tư ngục đột nhiên xuất hiện ở Độ Ách uyên, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Nhưng hiện tại Văn Nhân Linh Sắt không có dị nghị, có thể là có nội tình gì đó mà bọn họ không đủ cấp bậc biết đến...

Chương 1456: Không nói một lời (1)

Ngay lúc tất cả mọi người nín hơi tập trung chờ lệnh, Bùi Lăng đột nhiên đưa ra tay trái ôm Văn Nhân Linh Sắt vào trong ngực, tay phải khoác lên đầu vai đối phương bỗng nhiên dùng lực, dùng sức xé rách chiến giáp trên người nàng!

Văn Nhân Linh Sắt không hề đề phòng, nhưng nàng vừa trở về từ chiến trường Oanh Châu, chiến giáp là pháp bảo phòng ngự do đúc khí sư đỉnh cấp làm ra, Bùi Lăng toàn lực đối phó lại chỉ giật nó xuống một góc, lộ ra một đoạn vai ôn hương nhuyễn ngọc.

Biến cố này quá đột ngột, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, Văn Nhân Linh Sắt đang ngơ ngẩn, trong chốc lát không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Bùi Lăng không ngừng động tác, bàn tay lập tức thò vào trong chiến giáp của nàng, mềm mại hương thơm ngào ngạt, như son như cao.

Thấy tình cảnh này, người trông coi xung quanh đều sợ ngây người!

Bọn họ thật sự không dám tin vào hai mắt của mình.

Tư ngục đại nhân đức cao vọng trọng, từ trước đến nay đối xử rộng lượng với thủ hạ, là người chính phái, là bô lão đức cao vọng trọng được năm tông công nhận.

Nhưng bây giờ lại đứng ngay trước mặt nhiều người như vậy, đối xử với Văn Nhân tư viên như thế...

Bùi Lăng hoàn toàn không quan tâm tầm mắt của mọi người, còn đang chật vật cởi chiến giáp Văn Nhân Linh Sắt.

Tận đến giờ phút này, cuối cùng Văn Nhân Linh Sắt đã phản ứng lại, nàng vội vàng một tay đẩy "Tư ngục đại nhân" ra, đồng thời thân hình như điện, trong nháy mắt rời khỏi vài chục trượng.

"Tư ngục đại nhân, kính xin tự trọng!" Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh Sắt nhíu chặt nói.

Tuy Văn Nhân Linh Sắt chỉ tiện tay đẩy ra, nhưng tu vi của đôi bên chênh lệch quá lớn, cả người Bùi Lăng vẫn không chịu khống chế bay ngược ra, đập mạnh xuống đất.

Khí huyết của hắn lập tức dao động, chỗ xương cốt rơi xuống đất cảm thấy mơ hồ đau đớn.

Chỉ có điều, hệ thống lại không có dấu hiệu kết thúc tu luyện, chẳng mấy chốc đã thao túng hắn bò dậy từ dưới đất, tiếp tục đi về phía Văn Nhân Linh Sắt.

Trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, xong†!

Tên nữ tu này đã bị hệ thống nhận định là "lô đỉnh", công kích của nàng không thể cắt ngang ủy thác cho hắn!

Lấy tu vi hiện tại của đối phương, e rằng chẳng mấy chốc có thể đánh hắn chết tươi!

Thấy Tư ngục đại nhân suy nhược như thế, Văn Nhân Linh Sắt lập tức khẽ giật mình.

Đây là có chuyện gì? ?

Đám người trông coi xung quanh vô cùng chấn động, thấy cảnh này cũng nhận ra điều không đúng, Cát Sùng Thế nhướn mày, Tư ngục đại nhân đức cao vọng trọng, nhưng trước đó Văn Nhân tiền bối vừa cứu mạng hắn ta...

Nghĩ đến, lúc này hắn ta mạo hiểm đắc tội Tư ngục đại nhân, đưa tay thăm dò, vỗ một chưởng về phía đối phương.

Bùi Lăng không tránh không né, tiếp tục đi đến Văn Nhân Linh Sắt, giữa hư không bên cạnh người hắn đột nhiên duỗi ra một cánh tay tuyết trắng, dễ dàng ngăn lại một chưởng này.

Đao linh? !

Cảm giác được khí tức của cánh tay kia, tất cả mọi người nhận ra vấn đề.

Tư ngục cũng không tu luyện đao đạo, không có đao linh hộ vệ ở bên.

Phí Túc và Niếp Bích Lưu đồng thời nghĩ tới điều gì đó, đồng thanh kêu lên: "Hắn không phải Tư ngục đại nhân! Hắn là Ngô Tầm An!"

Tư ngục đại nhân là giả? !

Văn Nhân Linh Sắt lập tức cau chặt hàng lông mày kẻ đen, Tư ngục đại nhân trước mắt đã bị nàng dùng thần niệm lặp đi lặp lại kiểm tra, vẫn không có bất cứ vấn đề gì!

Sơ hở duy nhất là thực lực và đao linh!

Thấy "Tư ngục đại nhân" lại đi đến trước người mình, Văn Nhân Linh Sắt đã mặc lại chiến giáp một lần nữa, nàng cũng lo lắng mình tính sai, nhất thời không dám ra tay quá ác, lúc này tâm niệm vừa động, lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ thắm từ trong túi trữ vật.

Sợi dây thừng này do vô số sợi tơ huyền thiết thật nhỏ như tóc quấn vặn thành, trên đó điêu khắc vô số phù văn, có hỏa diễm màu vàng nhạt quanh quẩn nhảy nhót.

Văn Nhân Linh Sắt đưa một ngón tay ra, dây thừng màu đỏ thắm lập tức bay về phía Bùi Lăng, trói hắn thật chặt.

Bịch.

Ngay lúc Bùi Lăng đang cất bước tiếp tục đi về phía nàng bị trói hai chân, vừa muốn bước ra, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, bên tai không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống:

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích lô đỉnh, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích lô đỉnh, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo thân thể hắn lần lượt muốn đứng lên, dây thừng càng siết càng chặt, cuối cùng khảm thật sâu vào nhục thân Bùi Lăng, khiến hắn không thể động đậy trong chốc lát.

Hắn vô cùng sốt ruột, rất muốn một người công kích mình!

Chỉ cần cắt ngang hệ thống uỷ thác, hắn có thể sử dụng một viên Hư Thiên giới chủng cuối cùng, trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Lúc này, thấy "Tư ngục đại nhân" chỉ chịu công kích với loại trình độ này đã không thể giãy giụa, Văn Nhân Linh Sắt lập tức yên lòng.

Lúc này nàng hỏi: "Ngô Tầm An bị giam giữ ở nơi nào khu chữ Địa?"

Phí Túc nhanh chóng trả lời: "Ố nhâm nhị!"

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, việc liên quan đến danh vọng của Tư ngục đại nhân, vì đề phòng chuyện chẳng may, nàng lập tức xách Bùi Lăng lên, sau đó bỏ chạy đến khu chữ "Địa".

Trong giây lát, hai người tiến vào khu chữ "Địa", Văn Nhân Linh Sắt trông coi Độ Ách uyên đã lâu, rất quen thuộc với chỗ này, chẳng mấy chốc đã tìm đến căn phòng sắt đen nhâm nhị.

Chương 1457: Không nói một lời (2)

Nàng tiện tay ném Bùi Lăng trên mặt đất, lấy ra lệnh bài Tư viên để kích hoạt trận pháp, chẳng mấy chốc nắp sắt trên căn phòng mở ra, thuận tiện để nàng quan sát tình huống bên trong.

Lỗ thông gió này trải qua thiết kế đặc thù thành cái nắp sắt, có thể để người trông coi đứng bên ngoài liếc qua là thấy được bên trong.

Văn Nhân Linh Sắt dời bước tiến lên, chỉ nhìn lướt qua đã phát hiện toàn bộ xiềng xích bên trong rơi xuống mặt đất, Ngô Tầm An vốn nên bị giam giữ ở bên trong lại đã sớm không thấy tung tích.

Lúc này, cuối cùng nàng có thể khẳng định, người mà mình đang bắt là Ngô Tầm An đã trốn đi!

Không!

Sau khi người này rời khỏi căn phòng sắt đen và khu chữ "Địa", dám cải trang Tư ngục đại nhân ở trước mặt mọi người, còn làm nhục nàng trước mặt mọi người, đó căn bản không gọi lại trốn đi!

Đối phương đang muốn chết!

Nghĩ đến đây, Văn Nhân Linh Sắt lập tức xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên mặt Bùi Lăng, lạnh lùng quát: "Nói!

Ngươi là ai? !"

Bùi Lăng không nói một lời, mặt không thay đổi nhìn Văn Nhân Linh Sắt, mũi chân hơi phát lực như còn muốn tiếp tục tới gần nàng.

Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh Sắt cau lại, chậm rãi nói: "Nhìn Độ Ách uyên ta như nơi giam giữ, thật ra là nơi giáo hóa.

"Đã vào nơi đây, dù trước đó phạm phải sai lầm lớn ngập trời cỡ nào, lại từng làm việc phát rồ đến mức nào."

"Chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, có lòng ăn năn, nguyện ý cải tà quy chính, là tài năng có thể dạy dỗ."

"Cho dù thói quen khó sửa, trong chốc lát bản tính khó dời nhưng có lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta đóng giữ nơi đây nhiều năm, cũng không phải không có chút kiên nhẫn nào, có thể chờ đợi."

"Nghe nói sau khi ngươi thấy Tư Hồng Đạc thông qua Giám Tâm hồ, lập tức yêu cầu tiếp nhận kiểm tra Giám Tâm hồ?"

"Nhìn như thế, ngươi cũng có suy nghĩ được rời khỏi nơi đây."

"Nếu hiện tại kể rõ lai lịch thân phận, mục đích khi ngươi trà trộn vào nơi đây, chưa chắc ta đã không thể thả cho ngươi một con đường sống..."

Nàng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Bùi Lăng, thấy biểu cảm trên mặt hắn không có chút thay đổi nào, dường như không nghe thấy cái gì hết, lông mày càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt cũng lạnh xuống, nghiêm nghị quát: "Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, chấp mê bất ngộ, tiếp theo bản tọa sẽ dùng thủ đoạn khiến ngươi hối hận cả đời!"

"Ngươi là tu sĩ Hóa Thần kỳ, biết đại đạo gian nan, tu luyện từ nhập đạo Luyện Khí đến nay khó khăn cỡ nào!"

"Nếu thật sự không biết hối cải như thế, không phải bỏ không một thân tu vi cảnh giới? !"

Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng vô cùng lo lắng.

Hắn cũng muốn cầu xin tha thứ, muốn lấy ra thân phận đan sư Vương Cao cũ của mình, xin đối phương tha cho một lần...

Nhưng hiện tại hắn còn ở trong trạng thái hệ thống uỷ thác, không thể trả lời câu nào.

Văn Nhân Linh Sắt chờ giây lát, thấy Ngô Tầm An này cũng không nháy mắt một cái, hiển nhiên ngang bướng không thay đổi, không hề có ý ăn năn, trong mắt lập tức bao phủ một vòng sương tuyết, đã rượu mời không uống vậy sẽ thưởng rượu phạt cho tiểu tử này!

Nàng không do dự nữa, lúc này duỗi ra bàn tay trắng noãn tinh tế, ấn vào Bùi Lăng đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu sưu hồn!

Thủ đoạn khốc liệt như sưu hồn này vốn đi ra từ Ma môn.

Nhưng là Tư viên Độ Ách uyên, Văn Nhân Linh Sắt phụ trách truy kích và tiêu diệt phạm nhân các lộ nhiều năm, tất nhiên cũng nắm giữ không ít cách nhanh gọn.

Hiện tại đối phó loại người hung ác cuồng vọng tà đạo này, nàng không hề khách sáo.

Lúc này, thân thể Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không có chút sức phản kháng nào, chỉ là sau khi đối phương thấy uy hiếp hắn không có kết quả, đưa tay đè lại đỉnh đầu của mình, còn tưởng tiếp theo sẽ là cực hình vô cùng đau khổ nhưng đợi nửa ngày, đã thấy đối phương không có bất kỳ động tác gì, không nhịn được không hiểu ra sao.

Sau một lúc lâu, Văn Nhân Linh Sắt nghi ngờ dừng sưu hồn, nàng đã lặp đi lặp lại thôi động bí pháp sưu hồn mấy lần, lại không có thu hoạch gì.

Ngô Tầm An này như không có hồn phách!

Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Nhìn cảnh giới của ngươi như thế cũng tu hành không dễ, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng"

"Nói ra thân phận, mục đích của ngươi!"

Bùi Lăng cùng giống vừa rồi, vẻ mặt không thay đổi chút nào, hoàn toàn không để ý đến nàng.

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt Văn Nhân Linh Sắt lập tức nghiêm nghị, nàng biết đây là một người tâm chí kiên định, có thể nói tâm cứng như sắt đá xương!

Chắc chắn thủ đoạn bình thường sẽ không hỏi ra cái gì.

Nàng lập tức tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng trong túi trữ vật bay ra luồng sáng đỏ, nguyên bộ đao cụ, cái cùm bằng gỗ, tấm lụa, thiết trượng, lưới lọc xích đồng, roi đuôi bọ cạp, trát đao, gông cùm, kẹp đầu ngón tay, thăm trúc, cái kẹp...

Văn Nhân Linh Sắt vung ống tay áo một cái, Bùi Lăng vẫn bị trói lại ngã trên mặt đất, lập tức bị một luồng pháp lực nâng bay lên, dây thừng màu đỏ thắm tự động cởi ra, trở lại trong túi trữ vật của Văn Nhân Linh Sắt.

Trong quá trình Bùi Lăng rơi xuống, mấy tiếng "răng rắc": "răng rắc" phát ra, đã bị tất cả gông cùm xiềng xích cái cùm bằng gỗ trói lại, lơ lửng giữa không trung.

Chương 1458: Vinh dự lên khu chữ "Thiên"

Ngay sau đó, Văn Nhân Linh Sắt lấy roi đuôi bọ cạp, nặng nề đánh vào người hắn!

Cái roi đuôi bọ cạp này được luyện chế riêng để hành hình, toàn bộ thân roi trải rộng gai ngược, đầu gai ngọn có ánh sáng xanh yếu ớt, hiển nhiên còn bôi dược vật.

Lấy tu vi của nàng, dù không dùng toàn lực để đánh ra một roi, nhục thân Hóa Thần kỳ của Bùi Lăng cũng không thể ngăn cản, lập tức da tróc thịt bong, máu tươi nhanh chóng chảy ra.

Lúc thu lại thân roi, không chút chậm trễ mang một mảnh huyết nhục của hắn đi.

Ba ba ba...

Theo roi hình tiếp tục, sau khi vết thương của Bùi Lăng đau đớn, lại vô cùng ngứa ngáy, dường như có ngàn vạn côn trùng ẩn nấp trên vết thương, không ngừng cắn nuốt huyết nhục của hắn.

"Cây roi này là bản tọa đặc biệt dạy đúc khí sư chế tạo, tạo thành nỗi đau trên da thịt chỉ là bổ sung." Dường như Văn Nhân Linh Sắt có cảm giác, vừa đánh vừa từ tốn nói: "Hình phạt thật sự, lại là được dịch trên những gai roi này, nó là nước miếng do một loại linh kiến bài tiết ra."

"Chỉ cần dính vào một chút xíu, cho dù là Phản Hư, cũng cảm thấy ngứa tận xương, khó mà chịu đựng"

"Lúc trước bản tọa dùng nó để thấm vấn mấy tử sĩ ma đạo Nguyên Anh kỳ, bọn họ chỉ chịu hai roi đã quỳ xuống, sau đó khai nhận tất cả mọi chuyện, chỉ cầu xin cái chết."

"Ngươi là Hóa Thần kỳ, lại là Hóa Thần kỳ không yếu, bản tọa tính ngươi có thể chịu mười roi."

Trong giây lát đánh xong mười roi, Bùi Lăng chỉ cảm thấy vết thương đau đớn đến cực điểm, loại khó chịu kia không thể hình dung được, như muốn làm người ta điên cuồng, hận không thể lập tức kéo tất cả da thịt xuống, khiến nó không liên quan đến mình nữa.

Nhưng hệ thống còn đang trong lúc uỷ thác, không thể phát ra chút tiếng động nào, hơn nữa từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh không lay động.

Dường như người chịu hình không phải hắn.

Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh Sắt nhíu chặt lại, sau khi tiếp tục đánh vài roi thấy Bùi Lăng vẫn thờ ơ, thế là ném roi đuôi bọ cạp đi, đổi thành một thanh chủy thủ ánh sáng lạnh bắn ra xung quanh: "Chủy thủ này cũng là một trong số hình cụ mà bản tọa sử dụng nhiều năm"

"Ngoại trừ sắc bén, đặc điểm lớn nhất của nó là để người bị hành hình vô cùng đau đớn."

"Chỉ cần nhẹ nhàng cắt ra một vết thương, sẽ như thiên đao vạn quả, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu rõ, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong."

"Hiện tại, bản tọa muốn nhìn xem ngươi có thể chịu mấy đao"

"Không cần lo lắng sẽ ngất đi, mà không thể tiếp tục cảm nhận thủ đoạn của bản tọa."

"Vết thương do chủy thủ này tạo thành chỉ khiến người chịu hình đau khổ, lại không bị trọng thương. Cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không vì chịu hình dẫn đến thương thế nặng nề, tiếp theo mất đi tri giác."

"Chỉ có thể tỉnh táo nhận lấy tất cả"

Nửa ngày sau, máu tươi nhuộm đỏ trọn bộ gông cùm xiềng xích, cái cùm bằng gỗ, cơn gió lạnh lẽo cũng không thổi tan được mùi máu tanh nơi đây, Bùi Lăng vẫn im lặng không nói gì.

Điều này khiến vẻ mặt Văn Nhân Linh Sắt càng thêm nghiêm nghị, lần này nàng lựa chọn Xích Đồng Tráo Ly.

"Trước khi sử dụng món pháp bảo này, bản tọa sẽ dùng huyền thiết đun sôi giội xuống cơ thể ngươi, sau đó lấy nó rửa mặt cho ngươi."

"Đến lúc đó, đạo thể của ngươi sẽ bị lưới lọc đào thành từng tia từng sợi...

"Thế tục có một món ăn, tên là đậu hũ cấu tứ."

"Lúc nấu cần cắt tất cả nguyên liệu nấu ăn thành sợi mỏng như tóc như tơ."

"Đây cũng là dáng vẻ tiếp theo của ngươi."

Trước căn phòng sắt đen trống rỗng, trên đất trống rộng rãi, giọng nói của Văn Nhân Linh Sắt vang lên.

Cực hình kéo dài đến hơn hai canh giờ, lúc đầu Văn Nhân Linh Sắt còn rất hào hứng, nàng đảm nhiệm chức Tư viên Độ Ách uyên nhiều năm như vậy, có loại người cứng đầu nào chưa gặp?

Tu sĩ chính đạo nhập ma, sau khi đạo tâm sụp đổ, kiên định cho rằng ma đạo mới thật sự là Thánh đạo, chính đạo chỉ là một đám ngụy quân tử từ đầu đến chân, chấp niệm tận xương, chết cũng không hối hận; Tu sĩ Vô Thủy sơn trang một trong tứ tông Ma đạo coi toàn bộ Bàn Nhai giới là một giấc chiêm bao công dã tràng, từ khi nhập đạo đã thấy việc sinh lão bệnh tử sướng vui giận buồn ở phương thiên địa này đều là hư ảo; Phàm nhân ngẫu nhiên đạt được cơ duyên nhập đạo, thiên phú tốt, ý chí hơn người, lòng dạ thâm trầm, dựa vào thân phận tán tu lại vượt qua rất nhiều tông môn đệ tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại vì đủ loại tài nguyên tu hành, tán tu lại tràn đầy cừu hận và thành kiến với hai đạo chính ma; Cả tộc bị Ma tông tàn sát, từ đây cực hận Nhân tộc dị tộc...

Những tù phạm này không có chỗ nào không phải người hung hãn không sợ chết.

Nhưng dưới sự dạy dỗ của Văn Nhân Linh Sắt, cuối cùng cũng khóc ròng ròng, quỳ rạp trên đất, chỉ cầu chết nhanh.

Nhưng lần này... Theo việc sử dụng càng ngày càng nhiều hình cụ, trong lòng nàng dân không nắm chắc.

Hình phạt tàn khốc như thế, sự tra tấn vượt qua sự tưởng tượng như thế, tạo thành thống khổ, cho dù với tu vi và tâm chí của nàng, cũng không nhịn được cảm thấy tế cả da đầu.

Ngô Tầm An này không chỉ hoàn toàn không sợ, thậm chí mí mắt cũng không chớp một cái.

Chương 1459: Không nói cho Tông Chủ (1)

Dường như nửa ngày qua nàng không phải dùng hình cho hắn, mà đang vất vả hầu hạ đối phương một trận.

Lại qua nửa canh giờ, Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên dừng tay.

Không có ý nghĩa!

Nàng như đang dùng hình cho một xác chết.

Vung tay thu hồi tất cả hình cụ, một lần nữa dùng dây thừng màu đỏ thắm trói Bùi Lăng lại, Văn Nhân Linh Sắt chợt đưa tay túm lấy hắn, thi triển độn pháp bay đến khu chữ "Thiên".

Khu chữ "Thiên.

Dưới vực sâu.

Vốn đám tù nhân trong huyệt động bị huyễn ảnh họa kích đâm đến rên rỉ thở dốc, đều đang chậm rãi khôi phục trạng thái.

Đột nhiên như có cảm giác, lập tức nhìn lên trên.

Khi thấy rõ Văn Nhân Linh Sắt và bóng người mà nàng túm trong tay, tất cả tù phạm khu chữ "Thiên" đều chấn động.

Tư ngục trở về rồi? !

Không, không đúng!

Không phải Tư ngục!

Lấy thực lực của vị kia, dù như thế nào Văn Nhân Linh Sắt cũng không thể trói đối phương, càng không nói đến còn nhẹ nhàng dẫn theo đến khu chữ "Thiên" vào lúc này.

Là có người giả mạo Tư ngục.

Thật sự can đảm!

Ngay cả vị kia cũng dám giả mạo!

Ngay sau đó, tất cả tù phạm nhìn chăm chú, Văn Nhân Linh Sắt hạ xuống trước hang động trống nào đó, ném Bùi Lăng vào.

Tu vi Ngô Tầm An này chỉ có Hóa Thần, chỉ sợ đến khu chữ "Thiên" sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Nhưng hiện tại, khu chữ "Địa" không quản được đối phương, để hắn chịu chút khổ sở ð khu chữ "Thiên", làm hao mòn sự kiêu ngạo của hắn, chờ thêm một ít thời gian lại đến thẩm vấn.

Trong lòng nghĩ như vậy, Văn Nhân Linh Sắt lấy ra lệnh bài Tư viên của mình, trầm giọng quát: "Phạm nhân Ngô Tầm An, tội ác một, thử nghĩ cách cứu viện tù phạm khu chữ "Thiên:

"Tội ác hai, tự tiện thoát khỏi tù thất khu chữ 'Địa"

"Tội ác ba, tự tiện rời đi khu chữ 'Địa"

"Tội ác bốn, giả mạo Tư ngục."

"Tội ác năm, đứng trước mặt mọi người làm nhục..."

Theo nàng tuyên bố, xiềng xích rủ xuống vực sâu lập tức có phản ứng, nói xong mỗi một tội ác, có một sợi xiềng xích tự phát vào động, khóa Bùi Lăng lại.

Ngay trong chớp mắt sợi xiềng xích thứ nhất chạm đến Bùi Lăng, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong nháy mắt, địa sát chỉ khí điên cuồng tràn ngập, Bùi Lăng vừa chịu cực hình, vết thương chưa khép lại còn đang nhỏ xuống máu tươi, trong nháy mắt ngưng kết thành băng.

Sát khí âm hàn đến cực điểm cứ thế rót vào cả người hắn, khiến hắn như rơi vào hầm băng, suýt nữa ngã xuống đất.

Sau khi Văn Nhân Linh Sắt nói xong tất cả tội ác của hắn, lập tức rời đi.

Thấy bóng dáng nàng biến mất trong tầm mắt, Bùi Lăng cũng không thể vận chuyển [Thực Nhật bí lục] được nữa, cả người chấn động, lập tức khôi phục vẻ ngoài và khí tức ban đầu.

Lúc này, các phạm nhân khu chữ "Thiên" đều đang ngạc nhiên đứng nhìn hắn: "Hóa Thần kỳ?"

"Hóa Thần lại bị giam vào khu chữ 'Thiên:.. Tiểu bối, ngươi là người đầu tiên!"

"Vì sao là Văn Nhân tiểu nương kia tự mình nhốt ngươi vào đây?"

"Tội ác năm, đứng trước mặt mọi người làm nhục... Ha ha, tiểu bối, nói cho lão phu biết ngươi làm nhục ai?"

"Thiếu niên ái mộ cái đẹp, đây là chuyện tầm thường, làm nhục thì làm nhục đi. Bản tọa chỉ thấy tò mò, tại sao ngươi lại giả mạo Tư ngục?"

"Ha ha, xem ra bây giờ Tư ngục không ở đây, cho nên là Văn Nhân tiểu nha đầu ra mặt... Nhưng không biết sau khi hắn biết việc này, sẽ nghĩ thế nào..."

Trọng Minh tông.

Phù Quang trì.

Trong mặt hồ sóng gợn lăn tăn, phản chiếu một khu rừng rậm huyết sắc.

Tư Hồng Hàm Dung ngồi xếp bằng ở nơi bí ẩn, trước mặt lơ lửng một tấm Truyền Âm Phù đặc chế.

Lúc này, phù lục lấp lóe ánh sáng nhạt, đang truyền ra giọng Tư Hồng Khuynh Yến: "Lão tổ, không phải là bản cung không muốn ra sức vì trong tộc, mà là hiện tại bản cung không vào được Độ Ách uyên, không thể gặp mặt xác nhận với Bùi Lăng, sao bản cung có thể biết hắn là Hóa Thần mấy kiếp?"

"Văn Nhân Linh Sắt kia đúng là thiếu thải bổ!"

"Lần này, nếu không phải nàng ngăn cản, bản cung đã sớm trà trộn vào Độ Ách uyên..."

Tư Hồng Hàm Dung cau mày, căn cứ vào tin tức mà hắn ta đang nắm giữ, nửa năm trước Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỷ Việt Cức vạn kiếp Hóa Thần ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, lúc đó Bùi Lăng cũng đúng lúc ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Sau đó còn lại một lần thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến trước mặt mọi người...

Lúc ấy hắn ta cảm thấy Tư Hồng Khuynh Yến phòng không tịch mịch, cố ý dung túng, hành động lần này quá mức lỗ mãng dâm đãng, làm mất mặt Tư Hồng thị, vì vậy chưa từng để ý tới.

Nhưng lần trước cách không giao thủ với Bùi Lăng, mới phát hiện thực lực của tiểu tử kia mạnh đến bất thường!

So sánh ra, Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức tự xưng vạn kiếp Hóa Thần, lại không thể bắt được Vô Thủy sơn trang Đế Tử trong vòng mười chiêu, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay.

Hiện tại hắn ta rất nghi ngờ, lúc trước ở Vĩnh Dạ hoang mạc, người vạn kiếp Hóa Thần không phải Chung Quỳ Việt Cức, mà là Bùi Lãng!

Chương 1460: Không nói cho Tông Chủ (2)

Thánh tông cường giả vi tôn, nếu Bùi Lăng thật sự là vạn kiếp Hóa Thần vạn thế mới xuất hiện, vậy Tư Hồng Khuynh Yến hi sinh một chút sắc đẹp vì thế, cũng không đáng là bao...

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Hàm Dung gọn gàng dứt khoát hỏi: "Rốt cuộc Bùi Lăng có phải vạn kiếp Hóa Thần hay không?"

Nói xong, hắn ta lại nghĩ tới điều gì đó, tiếp theo bổ sung: "Yên tâm, lão phu sẽ không nói chuyện này cho Tông Chủ."

"Dù sao, nếu Bùi Lăng đúng là vạn kiếp Hóa Thần, quan hệ hiện tại của ngươi và hắn chưa chắc là chuyện xấu với Tư Hồng thị ta.

"Tư Hồng thị ta không chỉ không tiết lộ tin tức, sau này nếu ngươi đi gặp hắn, có gì cần tạo thuận lợi, trong tộc cũng có thể âm thầm bỏ sức"

Nghe vậy, bên trong Truyền Âm Phù lập tức vang lên giọng nói tức giận của Tư Hồng Khuynh Yến: "Lão tổ! Bùi Lăng này lòng lang dạ thú, liên tục mấy lần nhục nhã bản cung, bản cung nhất định phải báo thù này!"

"Ai cũng không ngăn được!"

"Nhưng hiện tại hắn đã là Thánh Tử Thánh tông, vào Truyền Thừa điện gặp qua chư vị tổ sư, cho dù bản cung là Tông Chủ phu nhân cũng không tiện ra tay công khai, chỉ có thể âm thầm trả thù"

"Trong tộc nhất định phải sáng tạo nhiều cơ hội cho bản cung!"

Vẻ mặt Tư Hồng Hàm Dung bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Có thể. Bùi Lăng có phải vạn kiếp Hóa Thần hay không?"

"Điều này sao..." Cơn giận của Tư Hồng Khuynh Yến hơi dịu đi, chậm rãi nói: "Lần trước tên Bùi Lăng kia quá thô bạo, bản cung bị tra tấn quá ác, chưa từng chú ý."

"Kính xin lão tổ yên tâm chớ vội, lại cho bản cung thời gian ba ngày."

"Ba ngày sau, bản cung nhất định có thể điều tra rõ ràng"

Tư Hồng Hàm Dung cau chặt hàng lông mày, đang muốn tiếp tục ép hỏi, đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa, hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: "Vậy cho ngươi thêm thời gian ba ngày."

Nói xong, hắn ta đã vung tay áo thu hồi Truyền Âm Phù.

Ngay sau đó, thản nhiên phân phó: "Vào đi"

Trong giây lát, trong rừng truyền ra một tràng tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tư Hồng Chẩn đến đây một mình, sau khi tới gần hành lễ nói:

"Lão tổ, đã đưa Đạc nhi về."

Nghe vậy, vẻ mặt Tư Hồng Hàm Dung không thay đổi, bình tĩnh nói: "Huyết mạch đích hệ Tư Hồng thị trong thế hệ này, ngoại trừ Tư Hồng Diệu Ly chỉ có Tư Hồng Đạc này có thể chịu được tạo hóa, có hy vọng đăng lâm cảnh giới càng cao hơn"

"Lần này giúp đỡ Tư Hồng Đạc tích huyết trùng sinh sẽ tiêu hao tu vi trăm năm của lão phu, nhưng vì tương lai dòng chính, cũng không thể không làm như thế"

"Tiếp theo, chỉ cần các ngươi dạy bảo kẻ này thật tốt."

"Đừng làm lão phu thất vọng!"

Tư Hồng Chẩn vội vàng nói: "Lão tổ, lần này Diệu Ly cứu ra, không phải một giọt tinh huyết bản nguyên Đạc nhi, mà là bản thể của Đạc nhi!"

Hả?

Tư Hồng Hàm Dung nghe vậy, không lộ ra vẻ hài lòng, ngược lại nhíu mày, lập tức nghĩ đến việc Dược Tiên Nữ giả lần trước, lập tức hỏi: "Đã xác nhận thân phận chưa?"

Tư Hồng Chẩn nói: "Bẩm lão tổ, huyết mạch, hồn phách, đạo cốt, mệnh cách... Đều đã lặp đi lặp lại xác nhận, không sai!"

Tư Hồng Hàm Dung hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lấy thực lực của Tư Hồng Diệu Ly, tuyệt đối không làm được điểm ấy.

Nhưng hiện tại ở trong Độ Ách uyên, ngoại trừ Tư Hồng Diệu Ly còn có Thánh Tử nghỉ là vạn kiếp Hóa Thần!

Nếu Thánh Tử ra tay...

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Hàm Dung hơi mỉm cười một cái: "Lần này Diệu Ly làm không tệ."

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Thiên".

Lít nha lít nhít xiềng xích điêu khắc phù văn vẫn khóa chặt Bùi Lăng.

Theo thời gian trôi qua, thương thế trên người hắn đang chậm rãi khôi phục.

Lồng ngực Bùi Lăng chập trùng kịch liệt, vừa thở dốc từng ngụm vừa vận chuyển pháp lực, chống cự sát khí chạm đất ăn mòn.

Vừa rồi mỗi một hình phạt đều rất tàn nhẫn, dù cho tới bây giờ, trên dưới quanh người hắn vẫn không chỗ nào không đau, cảm giác ngứa ngáy cũng như vạn trùng cắn nuốt, leo lên toàn thân.

Cũng may, không biết là nữ tu thân là tu sĩ chính đạo kia có phẩm hạnh tốt đẹp, hay vì hệ thống uỷ thác, tất cả hình phạt mà hắn nhận đều chỉ là nhục thân.

Về phần thần hồn, lại không có ảnh hưởng gì.

Bởi vậy, ngoại trừ lúc bắt đầu, đau đớn và ngứa ngáy cực đoan khiến hắn khó mà chịu đựng, sau đó lại chậm rãi quen thuộc.

Sống qua trận hình phạt này, lúc này khí tức Bùi Lăng hơi trầm xuống hơn nữa càng vững chắc, trong mơ hồ hắn cảm thấy hình như sức thừa nhận của mình càng lên tầng lâu.

Hiện tại, mặc dù toàn thân hắn đau đớn như nước thủy triều, rào rạt không ngừng nhưng tâm thần dần bình tĩnh lại.

Thế là, sau khi Bùi Lăng hơi khôi phục, lúc này muốn lấy ra Hư Thiên giới chủng.

Chỉ là, Bùi Lăng vừa định gọi ra bóng tối do hóa thân nắm giữ, từ đó lấy ra túi trữ vật, xiềng xích khóa hắn lại lập tức lấp lóe ánh sáng nhạt, trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ thuật pháp mà hắn đang thi triển.

Cùng lúc đó, một cơn đau đớn do vạn châm đâm xuống, đột nhiên truyền khắp cả người hắn.

"Ưm..."

Bùi Lăng bị đau không ngừng kêu lên một tiếng đau đớn, một vài vết thương quanh người vừa khép lại lập tức nứt ra, vết máu tươi mới lại chảy xuôi ra.

Những xiềng xích này... Không thể sử dụng thuật pháp!

Thế nhưng, vừa rồi hắn vận chuyển [Thực Nhật bí lục] lại không bị phản phệ.

Chương 1461: Đưa tặng chỗ tu luyện

Nghĩ đến những xiềng xích này, chắc chỉ cấm thuật pháp thần thông, không cấm công pháp.

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng cau mày, hiện tại hắn không thể lấy ra Hư Thiên giới chủng, không thể trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên", lần này hơi rắc rối!

Ngay lúc này, hang động dưới đáy vực sâu đột nhiên truyền đến tiếng gào thét như thủy triều.

Ngay sau đó, địa sát chỉ khí tràn ngập xung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đậm đặc, mưa nhỏ tí tách gần như không dừng lại chút nào hóa thành mưa to!

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...

Một đoàn sát khí lớn đen nhánh ầm vang xông ra vực sâu, ngưng kết thành tầng mây sát khí nặng nề ở mái vòm.

Chợt, hạt mưa sát khí to như hạt đậu không chút lưu tình bao phủ toàn bộ khu chữ "Thiên".

Thậm chí ngay cả sát khí khu chữ "Địa" cũng nhanh chóng nồng nặc lại, gần như bao phủ tất cả căn phòng sắt đen, thấp thoáng không thấy bóng dáng.

Bùi Lăng nhìn địa sát chi khí trước mặt như thủy triều lập tức bao phủ mình, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp, chống cự thủy triều địa sát đột nhiên kéo đến.

Hạt mưa bay vào từ cửa động, đập vào đầu vai hắn.

Khí tức lạnh lẽo tận xương lập tức rót vào trong cơ thể hắn, như huyền băng vạn năm gần như có thể đông kết hồn phách.

Gần như trong nháy mắt, pháp lực của Bùi Lăng đã thấy đáy!

Vẻ mặt Bùi Lăng hơi thay đổi, địa sát chi khí ở khu chữ "Thiên"

này lại kinh khủng như thết Nghĩ đến đây, hắn lập tức bất chấp điều gì khác, địa sát chỉ khí nơi này như đại dương mênh mông, sâu không lường được, không biết trận thủy triều này sẽ tiếp tục bao lâu, phải nhanh chóng khôi phục pháp lực.

Nếu không, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì nguy hiểm đến tính mệnh!

Thế là, Bùi Lăng vội vàng nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải] !"

Tất cả tu luyện vật liệu [Huyết Đao chân giải] đều ở trong túi trữ vật bóng tối.

Hiện tại hắn không thể sử dụng thuật pháp, không thể lấy ra túi trữ vật, nhưng hệ thống chắc chắn có thể tránh đi hạn chế nơi đây!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Huyết Đao chân giải] cần Huyết Tụy Đan..."

"Leng keng! Kiểm tra ra chỗ tu luyện thích hợp..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí hoàn cảnh tu luyện thích hợp cho ngài..."

Nghe trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chỗ tu luyện thích hợp?

Cực kỳ tốt!

Đây không tính là tin tức xấu.

Hiện tại, mặc kệ hệ thống đưa tặng cái gì cho hắn, chỉ cần có thể chạy ra khu chữ "Thiên" là được.

Đương nhiên, tuyệt đối không nên đụng tới tên nữ tu vừa rồi...

Đang nghĩ ngợi, đường vân màu đỏ sậm quanh người hắn nhanh chóng ngưng tụ ra sau lưng, trong giây lát bóng tối nhúc nhích một trận, hiện ra bóng dáng Mạc Lễ Lan.

Giống như trước đó, sau khi nàng thoát khỏi bản thể, vẫy tay phủ thêm huyền bào, dời bước đến trước mặt Bùi Lăng.

Bản thể và hóa thân đưa tay giao nhau, giống với lần trước, bản thể như nước chảy hòa vào trong hóa thân.

Sau đó, hóa thân sóng nước dập dờn một lát, lại hóa thành bản thể.

xiềng xích xung quanh vừa mất đi mục tiêu trói buộc, lập tức phát hiện nhanh chóng quấn về phía Bùi Lăng.

Nhưng ngay lúc này, hệ thống lại một lần nữa vận chuyển [Thực Nhật bí lục 1, lần nữa hóa thành dáng vẻ Tư ngục.

xiềng xích đã chạm đến hắn vạt áo chỉ dừng lại một thoáng.

rầm rầm...

xiềng xích phù văn nặng nề như rắn vây quanh Bùi Lăng một lát, sau đó đứng im bất động, một lát sau không tìm được phạm nhân tương ứng, lại vô lực rủ xuống.

Bùi Lãng bước ra một bước, lập tức đi ra hang động, lơ lửng đứng ở trong vực sâu.

Phạm nhân khu chữ "Thiên" như có cảm giác cùng nhau mở mắt, trong khoảnh khắc tất cả ánh mắt tập trung vào trên người hắn.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy như vạn ngọn núi nặng đè xuống đầu mình.

Khí tức khủng bố đập vào mặt từ bốn phương tám hướng, gần như muốn đánh hắn vào đáy vực trong nháy mắt.

Thế nhưng, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn như không có cảm giác gì hết, sắc mặt không hề thay đổi.

Ngay sau đó, bên tai Bùi Lăng lập tức vang lên mấy chục đạo truyền âm: "Tiểu bối, ngươi làm thế nào tránh được giới luật?"

"Lão phu là Thiên Sinh giáo lão tổ, xem hành động của tiểu hữu, chắc chắn là người trong Thánh đạo ta, chỗ ta có một bộ công pháp Tiên giai, nguyện đưa cho tiểu hữu thưởng thức, kính xin tiểu hữu chỉ cách tránh đi giới luật...

"Bản tọa Trọng Minh tông Thái Thượng trưởng lão! Tiểu bối, nhanh chóng ra tay thả bản tọa ra khỏi động huyệt, đến lúc đó bản tọa chắc chắn đưa cho ngươi một trận tạo hóa lớn!"

"Đạo hữu, ta xuất thân Yến Tê thành, hiểu rõ nội tình của Văn Nhân Linh Sắt. Chỉ cần đạo hữu nói cho ta biết sơ hở của giới luật, đợi ta khôi phục tự do, lập tức chém giết Văn Nhân Linh Sắt báo thù cho ngươi!"

"Vị đạo hữu này, không biết xuất thân môn phái nào? Kính xin đến hàn xá một lần..."

Chương 1462: Giải trừ nguyền rủa (1)

"Bích huyệt đơn sơ, nhưng lão phu bị nhốt ở đây lâu ngày cũng có chút tâm đắc, kính xin tiểu hữu đến đây ngồi một chút... Tiểu hữu! Tiểu hữu! !"

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, thờ ơ, mắt điếc tai ngơ với tất cả truyền âm, trực tiếp thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] bỏ chạy về phía tầng dưới chót của Độ Ách uyên.

Thấy cảnh này, trong lòng hắn lập tức giật mình.

Khu chữ "Thiên" này, càng hướng xuống, địa sát chỉ khí càng đậm đặc nặng nề.

Lúc này, hắn hô hấp cũng hơi tốn sức, tiếp tục hướng xuống...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã như phù quang lược ảnh, tới tầng dưới chót của khu chữ "Thiên".

Trong tầm mắt lại là một khoảng bóng tối nhìn quen mắt.

Bóng tối kia sền sệt nồng đậm như thực chất, dường như có thể thôn phệ tất cả.

Ở bên ngoài nhìn lại, trong bóng tối yên lặng như không có cái gì.

Hệ thống không chút do dự, trực tiếp thao túng thân thể Bùi Lăng trốn trong bóng tối.

Vừa mới đi vào, hắn lập tức cảm thấy sát khí quanh quẩn bên cạnh, chỗ nào cũng có, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích.

Thay vào đó, lại là cảm giác giống hệ trước đó tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong bóng tối không ngừng vang lên tiếng ồn ào, như vô số con mắt nhìn mình chằm chằm trong bóng tối, bên tai có tiếng nói nhỏ chói tai quanh quẩn không thôi...

Ngoại trừ linh khí không nồng đậm bằng Vĩnh Dạ hoang mạc, nơi này không khác gì Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bùi Lăng không biết tình hình xung quanh, bị hệ thống điều khiển, một lát sau hắn đi vào một chỗ chật hẹp ngồi xếp bằng xuống.

Trong cảm nhận của hắn, ngay cách mình không xa có một tu sĩ đang nhàn nhã nằm, quanh người tản ra dao động vô cùng cường đại, cho dù không thể thấy vật trong bóng tối, sự tồn tại của hắn ta cũng vô cùng mãnh liệt như hung thú trong ngủ mê.

Lúc này, tu sĩ này ngủ không yên ổn.

Sắc mặt hắn ta vô cùng giãy giụa, dường như lập tức tỉnh lại nhưng dù thế nào cũng kém một chút, vào lúc sống còn vẫn tiếp tục ngủ say...

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, ngồi đối diện tên phạm nhân này, trực tiếp bắt đầu tu luyện.

Theo công pháp vận chuyển, pháp lực trong cơ thể hắn dần bắt đầu khôi phục.

Cùng lúc đó, thương thế cũng tiến thêm một bước khỏi hẳn.

Lúc này, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên một tiếng: "Hừ!"

Hiển nhiên người lên tiếng rất bất mãn, giọng nói lạnh lùng hàm chứa sự tức giận.

Bùi Lăng nghe vậy lập tức khẽ giật mình, đây là giọng Mạc Lễ Lan!

Nói đúng ra, là giọng ý chí đọa tiên.

Thức hải băng nguyên.

Chẳng biết từ lúc nào, khe núi tuyết đứng thẳng chọc trời ở nơi xa đã lặng yên biến mất, bức tượng băng đặt đầy trong băng nguyên cũng mất đi dấu vết.

Bóng tối đột ngột xuất hiện như là một bát mực nước đậm đặc, đột nhiên đổ nghiêng trên bức tranh sơn thủy, cắn nuốt tất cả cảnh vật gần như không còn.

Trong bóng tối, một bóng dáng bị xiềng xích trùng điệp quấn quanh, yên tĩnh đứng thẳng.

Trung tâm xiềng xích, phạm nhân mặc áo tù nhân cau mày.

Bóng tối trước mắt như thực chất, sền sệt, lạnh lẽo, tĩnh mịch, quỷ quyệt, cho dù là thần niệm của hắn ta cũng không thể nhìn trộm bên trong bóng tối có sự vật gì.

Tiếng xột xoạt vang lên, tiếng nói chuyện thì thầm liên tiếp vang vọng bên tai, khiến người vô thức cảm thấy bực bội.

Đây là Minh Thiên Chi Vụ trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Hắn ta đã đi trong bóng tối này cực kỳ lâu nhưng không nhận công kích, cũng không gặp mục tiêu có thể công kích.

Dường như bóng tối này chỉ là đổi thành một cái lồng giam càng lớn hơn, cầm tù hắn ta ở trong đó.

Phạm nhân suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Mặt băng ảm đạm như ánh trăng, bóng dáng nữ tử mềm mại kia đã biến mất không thấy gì nữa.

Lấy thị lực của hắn ta, lúc này cúi đầu nhìn lại, phía dưới mặt băng trống rỗng không có cái gì hết.

Vẻ mặt hắn ta lập tức nghiêm nghị, hắn ta đã biết mình chọc tới ai!

Sự tồn tại có thể có loại thủ đoạn thông thiên này, trong thiên hạ không có mấy người!

Hơn nữa, cái này là Minh Thiên Chỉ Vụ...

Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương là vị đang ngủ say trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Chỉ có điều, thứ giáng lâm nơi đây tám phần mười chỉ là một sợi ý chí của đối phương.

Nếu không, hoàn toàn có thể trực tiếp cưỡng ép đoạt xác, không cần cố ra vẻ bí ẩn chơi trốn tìm như bây giờ.

Nghĩ đến đây, phạm nhân này chậm rãi nhấc tay, rất nhiều xiềng xích khẽ động đậy phát ra tiếng giòn vang liên tiếp, hắn ta thi lễ một cái với bóng tối phía trước, cao giọng nói: "Tiền bối, bây giờ ngươi chỉ là một sợi ý chí, không có bất kỳ tiên lực gì, không làm gì được vãn bối."

"vãn bối không biết tiểu bối Hóa Thần kia là vật chứa ngươi chọn trúng, mới đắc tội như thế, bằng lòng lấy thành ý để bồi thường"

"Kính xin tiền bối nhận lấy rồi thu tay lại"

"Nơi đây là Độ Ách uyên."

"Cho dù Tư ngục không ở đây, dưới rất nhiều giới luật vận chuyển cũng không phải đất lành"

"Tiếp tục giằng co nữa, đối với ngươi và ta đều không có bất kỳ chỗ tốt và ý nghĩa gì."

Vừa nói, phạm nhân vừa đưa mắt nhìn quanh, quan sát bóng tối xung quanh.

Nửa ngày sau, trong bóng tối không có bất kỳ đáp lại gì.

Cũng không có bất kỳ tiếng động đặc biệt gì.

Phạm nhân cau mày, hiện tại hắn ta vẫn bị đối phương nhốt ở trong thức hải, nhục thân ở ngoại giới đã ngủ say mấy ngày.

Chương 1463: Giải trừ nguyền rủa (2)

Mặc dù hắn ta đã bị nhốt trong Độ Ách uyên năm tháng vô cùng dài, hiện tại ngủ say mấy ngày cũng không tính là gì.

Nhưng đối thủ vào lúc này là ý chí đọa tiên.

Một vị tiên nhân chân chính!

Hắn ta nắm giữ thủ đoạn Tiên gia, nhất định vượt quá sự tưởng tượng.

Dù chỉ là một sợi ý chí, chưa chắc không có nguy hiểm.

Hiện tại hắn ta nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại!

Nghĩ tới đây, phạm nhân lại nói tiếp: "Tiền bối có dặn dò gì, không ngại nói thẳng"

"Chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực, không chối từ"

Trong bóng tối vẫn không phản ứng chút nào.

Sắc mặt phạm nhân trầm xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đột nhiên nói: "Tiền bối, chỗ vãn bối có một môn thủ đoạn, có thể để bản thể của tiền bối sớm tỉnh lại!"

Vừa nói xong, cuối cùng bên trong Minh Thiên Chi Vụ đã có động tĩnh.

Tiếng nói nghiêm nghị của Mạc Lễ Lan truyền đến: "Thủ đoạn ra sao?"

Nghe vậy, trong lòng phạm nhân chắc chắn, đúng là ý chí đọa tiên!

Mặc dù không biết sợi ý chí đọa tiên này rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc như thế nào, nhưng bây giờ điều này không quan trọng.

Chỉ cần đối phương cảm thấy hứng thú với việc thức tỉnh là được!

Nghĩ tới đây, phạm nhân lập tức không trả lời mà hỏi lại: "Hiện tại tiền bối chiếm cứ thức hải của vãn bối, là muốn đoạt xác vãn bối?"

Trong Minh Thiên Chi Vụ truyền ra một tiếng hừ lạnh: "Yên tâm!

Bộ thân thể này của ngươi bị địa sát chỉ khí ăn mòn đã lâu, đã vấn đục không chịu nổi, bản tọa sẽ không chiếm vật chứa bẩn thỉu như thế"

"Chỉ là, muốn mượn dùng tu vi thân thể ngươi khôi phục một chút lực lượng thôi."

Phạm nhân cau chặt lông mày, lập tức hỏi: "Tiền bối đang luyện hóa pháp lực của vãn bối?"

Tiếng nói trong Minh Thiên Chi Vụ nhẹ nhàng trả lời: "Thứ duy nhất ở nơi đây có thể lọt vào mắt bản tọa, chỉ có lực lượng pháp tác."

Lực lượng pháp tắc? !

Đầu tiên phạm nhân khẽ giật mình, ngay sau đó đã nhận ra điều gì, nhanh chóng hỏi: "Tiền bối có thể luyện hóa lực lượng pháp tắc nơi đây?"

"Cái này không có liên quan gì với ngươi." Giọng nói trong Minh Thiên Chi Vụ lạnh lùng nói: "Nhanh nói là thủ đoạn gì!"

Nghe vậy, phạm nhân im lặng trong chốc lát, một lát sau hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong mắt lóe lên tia sáng xanh rồi biến mất: Ở bên kia!

Không do dự chút nào, xiềng xích quanh người hắn ta lập tức như bầy rắn bay múa, cùng nhau đâm ra, thẳng về phía sự tồn tại trong Minh Thiên Chi Vụ!

Sáng sớm hôm sau.

Khu chữ "Hoàng".

Gió lạnh rít gào.

Ngàn vạn khe núi xanh đen và đỏ hồng xen lẫn trong hẻm núi, quạnh quẽ hoang vu.

Trước một vách đá khai thác được một nửa, không gian dập dờn một trận, một bóng người đi ra lại là Văn Nhân Linh Sắt.

Bởi vì nửa năm qua, khu chữ "Hoàng" có cấm kỵ không thể lao động lúc sáng sớm, lúc này các phạm nhân còn chưa bắt đầu khai thác đá.

Văn Nhân Linh Sắt đánh giá chung quanh, tâm niệm vừa động, lập tức một phân thành hai, lại tạm thời phân ra một bộ hóa thân.

Sau khi hóa thân này xuất hiện, lập tức tiến lên, bắt đầu khai thác vật liệu đá.

Keng keng keng...

Vừa mới ra tay, hóa thân và bản thể của nàng chợt cảm thấy huyết dịch quanh người xuất hiện dấu hiệu sôi trào và suy bại, nguyền rủa giáng lâm từ nơi sâu xa!

Văn Nhân Linh Sắt mặt không đổi sắc, nhanh chóng lợi dụng đại pháp lực, cưỡng ép xóa đi nguyền rủa của bản thân.

Bản thể của nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng tiến hành suy tính.

Cùng lúc đó, hóa thân tiếp tục lao động.

Sau tròn nửa canh giờ, cuối cùng Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, sau đó nàng lấy ra một xấp lá bùa trống không, rầm rầm... Vung lên cả trời, lúc này rất nhiều lá bùa lơ lửng giữa không trung, mặc cho âm phong quét qua vẫn lù lù bất động.

Văn Nhân Linh Sắt đưa tay, lấy pháp lực đột nhiên nhanh chóng khắc hoạ đủ loại phù văn phức tạp lên những lá bùa này. Lại chế tạo ra từng tấm phù lục có tính nhắm vào ngay tại chỗ, lúc ánh sáng nhạt lấp lóe, một luồng lực lượng kỳ lạ chầm chậm tản ra.

Một lát sau, hoàn thành chế tác tất cả phù lục, Văn Nhân Linh Sắt đánh ra một đạo pháp quyết, phù lục lập tức tứ tán, bắn vào từng vị trí ở khu chữ "Hoàng".

Hai tay Văn Nhân Linh Sắt không ngừng biến hóa pháp quyết, như những đóa hoa không có thứ tự nở rộ, toàn bộ khu chữ "Hoàng" dần bị một tầng ánh sáng màu ửng đỏ nhạt bao phủ.

Lúc đầu tầng ánh sáng này như mây như sương, chỉ như một cái bát to lớn trói buộc khu chữ "Hoàng".

Nhưng theo Văn Nhân Linh Sắt thi triển thủ đoạn, chẳng mấy chốc không ngừng hội tụ ở trung tâm mái vòm, trong giây lát hình thành một hàng chữ vân triện to lớn treo cao giữa không trung: "Bình minh lên không thể lao động."

Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng, lúc này ra tay, họa kích gào thét quét ngang mà qua.

Răng rắc.

Giữa hư không như lưu ly vỡ vụn giòn vang.

Ngay sau đó, chữ vân triện lặng yên vỡ nát.

Toàn bộ khu chữ "Hoàng" yên lặng, lại như lập tức thả lỏng hơn mấy phần, âm phong nhanh chóng lướt qua, tất cả khôi phục như lúc ban đầu.

Văn Nhân Linh Sắt tiếp tục dùng hóa thân khai thác đá, nhưng lần này không tiếp tục xuất hiện bất kỳ nguyễn rủa gì nữa.

Chương 1464: Thoát khỏi trói buộc

Nàng lại lao động chốc lát, khẽ gật đầu, đã giải quyết nguyền rủa khu chữ "Hoàng", còn lại là việc Ngô Tầm An, còn có vị nữ tu Tố Chân Thiên kia.

Thế nhưng, vốn nữ tu Tố Chân Thiên kia vẫn lạc đã lâu, Ngô Tầm An lại có thể ngụy trang thành Tư ngục... Rất có thể, tên nữ tu Tố Chân Thiên kia cũng do Ngô Tầm An này biến thành!

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nàng, phải hay không phải, còn phải chờ tiếp tục điều tra mới có thể xác định.

Nhưng hiện tại, nữ tu Tố Chân Thiên kia chậm chạp không xuất hiện, Văn Nhân Linh Sắt chuẩn bị ưu tiên giải quyết việc của Ngô Tầm An.

"Ngô Tầm An này ngu xuẩn mất khôn, chịu rất nhiều hình phạt cũng không nói một lời"

"Hạng người ngang bướng như thế, chỉ đợi ở khu chữ "Thiên' một ngày, chưa chắc đã chịu khai nhận điều gì"

"Tu vi Hóa Thần... Cực hạn của hắn, chắc là ba ngày."

"Sau đó lại thả hắn ra, nếu hắn vẫn không chịu nói gì hết, lại dùng hình cho hắn một lần..."

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt đang chuẩn bị đến khu chữ "Thiên", hiện tại giới luật buông lỏng, tù phạm khu chữ "Thiên"

đều không yên phận.

Mặc dù lúc nàng vừa trở về, đã ra tay trấn áp rất nhiều tù phạm một lần.

Nhưng có thể bị giam giữ vào khu chữ "Thiên", không có ai không phải người tu vi cao tuyệt, tâm như sắt đá. Dạng tù phạm này, tuyệt đối sẽ không vì nàng cảnh cáo một lần, mà từ bỏ việc vượt ngục.

Chỉ cần tình huống giới luật buông lỏng không được giải quyết, chắc chắn những người này còn tiếp tục ra vẻ.

Nhằm đề phòng xảy ra chuyện chẳng may, nàng nhất định phải giám sát chặt chẽ một chút.

Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Văn Nhân Linh Sắt hơi động, lấy ra Truyền Âm Phù từ trong túi trữ vật.

Sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền ra giọng Niếp Bích Lưu, nhanh chóng nói: "Tư viên đại nhân, Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên xuất hiện ở gần cửa vào Độ Ách uyên, hơn nữa bắt đầu công kích cửa vào."

"Dương sư thúc trấn thủ cửa vào không thể ngăn cản, đã mở ra toàn bộ pháp trận phòng hộ, đang đau khổ chống đỡ."

"Kính xin Tư viên đại nhân đưa ra chỉ thị."

Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh Sắt nhíu lại, Tư Hồng Khuynh Yến này có thù tất báo, lần trước hai người giao thủ, cuối cùng đối phương khống chế hành cung bạch cốt trốn vào hư không, vốn tưởng việc này dừng ở đây, không ngờ đối phương lại tới làm loạn Độ Ách uyên!

Nhưng cũng may bây giờ mình đang ở Độ Ách uyên, cũng không sợ đối phương đến đây kiếm chuyện!

Thế là, Văn Nhân Linh Sắt lập tức nói: "Bây giờ bản tọa sẽ đi giải quyết yêu phụ này."

Khu chữ "Thiên".

Vách đá dưới vực sâu, trong bóng tối hỗn độn.

Bùi Lăng xếp bằng ngồi dưới đất, còn trong tu luyện.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một tầng gông xiềng vô hình trên người mình đột nhiên biến mất.

Loại cảm giác này...

Chỉ nghĩ một chút, Bùi Lăng đã hiểu đạo [Sinh Tử Hiến Lệnh] do mình dùng hệ thống bày ở khu chữ "Hoàng" đã bị người ta xóa đi!

Đây chắc chắn là hành động của nữ tu kia.

Hôm qua phạm nhân khu chữ "Thiên" gọi người kia là Văn Nhân Linh Sắt, cộng thêm đối phương có thực lực tu vỉ kinh người như vậy... Chắc chắn nàng là Văn Nhân tư viên trong Độ Ách uyên.

Tư viên trở về Độ Ách uyên tọa trấn, bây giờ mình muốn chạy ra Độ Ách uyên lại càng khó khăn!

Cũng may, bây giờ trên người hắn đã không có xiềng xích trói buộc khu chữ ở "Thiên", chút nữa kết thúc tu luyện, có thể trực tiếp trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Ngủ say trong "Tiểu Tự Tại Thiên" hai mươi mấy năm, dù sao cũng tốt hơn bị nhốt trong Độ Ách uyên cả đời.

Tốt nhất sư tôn Dược Dạ Thư sớm tỉnh lại, trực tiếp đưa hắn ra khỏi Độ Ách uyên.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy trong bóng tối xung quanh dần thêm ra một tia lực lượng kỳ dị không thể dùng ngôn ngữ hình dung, không thể dùng tư duy nắm lấy.

Hắn lập tức khẽ giật mình, hắn rất quen thuộc với loại lực lượng này!

Lần trước tu luyện [Sinh Tử Hiến Lệnh 1, hệ thống đã đưa tặng cho hắn loại lực lượng này... Đây là lực lượng pháp tắc!

Sau khi Văn Nhân Linh Sắt xóa đi [Sinh Tử Hiến Lệnh] của hắn, lực lượng pháp tắc tán loạn đã bị bóng tối trước mắt hấp thu?

Ngay sau đó, trong bóng tối càng ngày càng nhiều lực lượng pháp tắc.

Mới đầu chỉ là từng tia từng sợi, chợt dày đặc như mạng nhện quanh quẩn trong toàn bộ bóng tối, lít nha lít nhít.

Cạch!

Đột nhiên, một tiếng xiềng xích đứt gãy vang lên, cùng lúc đó khí tức tên phạm nhân đối diện Bùi Lăng đột nhiên cao hơn một đoạn.

Bùi Lăng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cảm thấy tình huống hơi không đúng.

Chỉ có điều, hắn đang trong hệ thống uỷ thác, không làm được cái gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Chớp mắt đã trôi qua hai ngày.

Tạch tạch tạch...

Tiếng xiềng xích đứt gãy càng ngày càng liên tục.

Bùi Lăng càng ngày càng cảm thấy không ổn.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Nhưng vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, cuối cùng hắn đã khôi phục quyền khống chế thân thể, không chút do dự lập tức lấy ra Hư Thiên giới chủng, nhưng chưa thôi động bên tai chợt truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Hóa thân!"

Chương 1465: Đại biến! (1)

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, đây là giọng của ý chí đọa tiên!

Hắn hơi suy nghĩ, nhanh chóng trả lời: "Nhiều nhất thời gian mười tức."

Mạc Lễ Lan nói: "Đủ rồi!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự, lập tức phân ra hóa thân.

Đường vân màu đỏ sậm điên cuồng tràn ra sau lưng, một bóng dáng trắng nõn xinh đẹp hiện ra, thân thể tuyết trắng chỉ chợt lóe lên trong bóng đêm, sau đó phủ thêm huyền bào không khác gì bóng tối xung quanh.

Mạc Lễ Lan không nói nhảm bất kỳ điều gì, lập tức bước ra từ sau lưng Bùi Lăng, đi đến phạm nhân.

Bùi Lăng theo sát ở phía sau.

Chẳng mấy chốc, hắn thấy Mạc Lễ Lan đi đến sau lưng phạm nhân rồi đứng lại, lúc này phạm nhân kia cúi thấp đầu, tóc dài rối tung rủ xuống che đậy khuôn mặt, không thể thấy rõ vẻ ngoài, xiềng xích lít nha lít nhít khóa hắn ta lại, lúc này đã trải rộng vết nứt, như nhẹ nhàng chạm vào một cái là hoàn toàn vỡ vụn.

Mạc Lễ Lan xòe bàn tay ra, ấn vào đỉnh đầu hắn ta, hơi nghiêng đầu, pháp lực phun ra nuốt vào dao động ở lòng bàn tay, như đang hấp thu cái gì đó.

Bóng tối xung quanh như đột nhiên nhận được triệu hoán, toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể Mạc Lễ Lan.

Theo bóng tối nhạt đi, thị lực tu sĩ không bị hạn chế đến cực độ nữa, Bùi Lăng thấy tứ chi phạm nhân bắt đầu hơi run rẩy như đang cật lực giãy giụa, khí tức của hắn ta cũng càng ngày càng cường đại như một con cự thú hồng hoang dần thức tỉnh.

Khi tất cả bóng tối bị Mạc Lễ Lan hấp thu không còn, tên phạm nhân này đột nhiên ngẩng đầu, giữa tóc dài rối tung lóe lên tia sáng lạnh, hai mắt hắn ta đột nhiên mở ra một khe hẹp!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp phản ứng, Mạc Lễ Lan đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó một phát bắt được cổ tay hắn, nhanh chóng bỏ chạy lên trên.

Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đã xuất hiện ở bên ngoài khu chữ "Thiên".

"Tiền bối, tại sao phải cực khổ vội vàng đi lại như vậy?"

Một giọng nói âm trầm thật lớn đột nhiên vang vọng toàn bộ Độ Ách uyên, ngay sau đó một luồng khí tức cuồn cuộn mênh mông, vô cùng kinh khủng đột nhiên bạo phát ra từ tầng dưới chót khu chữ "Thiên".

Toàn bộ Độ Ách uyên lập tức trở nên âm trầm.

Chỉ thấy một cái ma thủ to lớn che khuất bầu trời, trực tiếp duỗi ra từ đáy vực như toàn bộ mái vòm Độ Ách uyên đổ sụp, một phát chộp về phía Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan!

Địa giới Yến Tê thành.

Vốn cỏ cây xanh um, trong sơn cốc đủ loại động vật vui sướng đã bị san thành đất bằng.

Phù văn rách nát chật vật sáng tắt trong đống đổ nát, bất lực tản đi một tia linh cơ cuối cùng.

Phía trên bầu trời, một tòa hành cung bạch cốt huyết sát chỉ khí quanh quẩn, đang chậm rãi di chuyển trong hư không.

Giọng Tư Hồng Khuynh Yến mềm mại đáng yêu truyền ra từ trong hành cung, vang vọng thiên địa này: "Văn Nhân Linh Sắt, lần này bản cung tha cho ngươi một mạng trước, đợi chút nữa lại so tiếp!"

Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh Sắt nhíu chặt, lạnh lùng đưa mắt nhìn hành cung rời đi.

Thực lực Tư Hồng Khuynh Yến còn ở đó, nàng có thể đánh lui đối phương, lại không thể giữ nàng lại.

Nàng cầm họa kích trong tay, nghiêm nghị quát: "Lần sau còn dám đến, vậy vĩnh viễn đừng đi."

"Ha ha ha... Chẳng phải chỉ phá hủy một sơn cốc, tức giận quá như thế làm gì?" Tư Hồng Khuynh Yến như đang che miệng cười khẽ: "Chẳng lẽ đã lâu không người thải bổ, phòng không tịch mịch?"

Còn chưa nói hết câu, hành cung đã hoàn toàn ẩn vào hư không.

Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng, Tư Hồng Khuynh Yến này quá hung hăng ngang ngược, đợi chút nữa mình sớm bố trí một tòa khốn trận ở quanh đây.

Nếu lần sau đối phương còn dám đến đây, xem nàng còn có thể tiếp tục làm càn hay không!

Đang nghĩ ngợi, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt.

Độ Ách uyên xảy ra chuyện!

Có người muốn xông ra khu chữ "Thiên"!

Lúc này nàng không để ý tới việc của Tư Hồng Khuynh Yến, bóng dáng lóe lên liền biến mất, đã nhanh chóng trở về Độ Ách uyên.

Độ Ách uyên.

Khu chữ "Huyền".

Phí Túc và Cát Sùng Thế chậm rãi đi trong chỗ ở của người trông coi được trận pháp che chở.

Bởi vì rất nhiều người đã bị điều đi, lúc này kiến trúc san sát đều bỏ trống.

Bọn họ cố ý chọn một con đường ít người, vừa đi vừa khẽ trò chuyên.

"Mặc dù lần này chúng ta chưa thể đến chiến trường Oanh Châu, nhưng ba người Tư Hồng thị lại có thể trà trộn vào địa giới Yến Tê thành, nửa đường chặn giết, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt." Cát Sùng Thế xúc động nói: "Bây giờ Văn Nhân tư viên trở về, mặc dù giải quyết nguyền rủa khu chữ "Hoàng, cũng tạm thời ổn định tình huống Độ Ách uyên, nhưng không biết tiền tuyến có bởi vậy trở nên căng thẳng hay không...

Phí Túc im lặng một lát, thở dài: "Ma đạo lòng lang dạ thú, chỉ sợ thiên hạ không loạn..."

Dừng một chút, hắn ta lại nói: "Đúng rồi, sư huynh, sau khi Tư Hồng Đạc rời khỏi Độ Ách uyên... Nói chuyện hành động như thế nào?"

Cát Sùng Thế trầm ngâm nói: "So với hồ sơ vụ án ghi chép, đã tưởng như hai người, tâm tính hắn bình thản, hiểu lý niệm đạo nghĩa, tiêu chuẩn của chính đạo ta. Sau khi ba người Tư Hồng thị xuất hiện, hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ chúng ta."

Chương 1466: Đại biến! (2)

"Kiểm tra Giám Tâm hồ vẫn rất đáng tin"

"Hắn không có vấn đề."

"Chỉ có điều, người đưa hắn đi là đám người Tư Hồng Chẩn"

"Phù Quang Tư Hồng thị, hoặc là nói bản tính Trọng Minh tông, ngươi và ta đều biết rõ."

"Cũng không biết lần này hắn bị người thần mang về, là họa hay phúc"

Phí Túc khẽ gật đầu: "Hy vọng Tư Hồng Đạc bình an vô sự, đừng lại vào ma đồ."

"Có kinh nghiệm lần này, tiếp theo ta chuẩn bị tiếp tục giáo hóa càng nhiều tù phạm..."

Cát Sùng Thế gật đầu, đang muốn nói gì đó, trên mái vòm đằng xa đột nhiên tối xuống, ma uy vô cùng kinh khủng bừng bừng dâng lên từ trong vực sâu, toàn bộ sinh linh trong Độ Ách uyên đồng thời giật mình, cảm thấy có tai họa lớn, khủng bố lớn giáng lâm từ nơi sâu xat Sắc mặt hai người thay đổi, khí tức này... Là bên khu chữ "Thiên"

xảy ra chuyện!

Bọn họ lập tức bất chấp gì khác, lấy ra lệnh bài của mình, chuông khánh to lớn hiện ra từ giữa hư không, gấp rút vang lên thúc giục tất cả người trông coi khu chữ "Huyền" nhanh chóng rút lui đến khu chữ "Hoàng".

Nếu là biến cố ở khu chữ "Hoàng" và khu chữ "Huyền", bọn họ còn có thể giải quyết.

Nhưng khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa", đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực hai người có thể giải quyết.

Trước khi Văn Nhân tư viên trở về, bọn họ chỉ có thể hạ lệnh để tất cả mọi người cố gắng rời xa khu chữ "Thiên"!

Khu chữ "Hoàng".

Trăng máu treo cao, ánh sáng màu ửng đồ nhạt như là máu tươi pha loãng, yên tĩnh chiếu xuống.

Âm phong gào thét mà qua, tiếng kêu khai thác đá đinh đang vang lên giữa tiếng kêu khóc, nối liền không dứt.

Từng phạm cầm cuốc đá, thạch chuỳ trong tay, đứng khắp nơi trong hạp cốc, ra sức khai thác vật liệu đá.

Tin tức Văn Nhân Linh Sắt trở về đã truyền khắp toàn bộ Độ Ách uyên.

Hai ngày qua, toàn bộ Độ Ách uyên vô cùng ngoan ngoãn.

Khu chữ "Hoàng" càng hơn thế.

Dù sao bọn họ còn có một vị Tống trượng trực lệnh.

Lúc này, Tống trượng trực lệnh đi theo sau lưng Niếp Bích Lưu, chậm rãi kiểm tra toàn bộ khu chữ "Hoàng".

Chỗ hai người đi qua, tù phạm không hề dám lười biếng, càng không dám thất lễ, tiếng gõ đặc biệt dày đặc.

Niếp Bích Lưu bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mắt, nhưng trong lòng nghĩ đến Ngô Tầm An.

Mặc dù người này đã bị nhốt vào khu chữ "Thiên", không còn thuộc về phạm vi quản lý của hắn ta, nhưng nửa năm qua phần lớn biến cố trong Độ Ách uyên đều có liên quan mật thiết với hắn ta.

Xét đến cùng, Tiết cấp trưởng khu chữ "Hoàng" là hắn ta sơ sẩy.

Nhân vật nguy hiểm như thế ngụy trang ở khu chữ "Hoàng" nửa năm, lại không phát hiện điều gì.

Bởi vậy, vì đề phòng lại có Ngô Tầm An thứ hai ẩn nấp ở bên cạnh, mấy ngày nay Niếp Bích Lưu vẫn luôn tự mình tuần tra, cẩn thận kiểm tra mỗi một tên phạm nhân.

Ngay lúc bọn họ đi dọc theo sông ngầm, chậm rãi đến hạ du, Tư Hồng Diệu Ly đi bên cạnh đột nhiên truyền âm nói: "Tiết cấp trưởng, bây giờ tình huống Ngô Tầm An kia như thế nào?"

Ngày đó Thánh Tử ra tay với Văn Nhân Linh Sắt ở trước mặt mọi người, cũng làm nàng giật mình kêu lên.

Nhưng không lâu sau nghe nói Thánh Tử bị Văn Nhân Linh Sắt tự tay nhốt vào khu chữ "Thiên", nàng đã hiểu đại khái mục đích của Thánh Tử...

Nhiệm vụ thật sự của Thánh Tử vào lần này, chắc chắn có liên quan với khu chữ "Thiên"!

Rất có thể là vì nghĩ cách cứu viện một vị Thái Thượng trưởng lão nào đó của Thánh tông...

Chỉ nghe Niếp Bích Lưu nói: "Không rõ lắm. Nghe Văn Nhân tư viên nói, kia là người cứng đầu, Tư viên tự mình tra tấn, kết quả hơn hai canh giờ đổi hết hình cụ này đến hình cụ khác, mí mắt Ngô Tầm An kia lại không nháy một cái."

"Hình phạt phổ thông căn bản không hỏi ra bất kỳ thứ gì."

Nghe vậy, Tư Hồng Diệu Ly không hề thấy bất ngờ.

Bùi Lăng cũng không phải là con em tam đại thế gia Thánh tông, lại có thể người sau vượt người trước chèn ép Tô Chấn Hòa, cuối cùng chính vị Thánh Tử, người tầm thường đâu thể so sánh?

Nếu không phải có tâm chí cứng cỏi, dù chỉ có thiên phú, đâu thể có được địa vị hôm nay?

Càng không nói đến được Thánh tông gửi gắm trách nhiệm nặng nề như vậy.

Suy nghĩ xoay chuyển, Tư Hồng Diệu Ly nói tiếp: "Ta nghe nói, tu sĩ Hóa Thần nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ba ngày ở khu chữ "Thiên. Bây giờ đã đủ ba ngày, có phải Văn Nhân tư viên chuẩn bị thả Ngô Tầm An kia ra hay không?"

"Chỉ là trước đó khu chữ 'Địa' không giam được hắn, cũng không biết Văn Nhân tư viên dự định sắp xếp người này như thế nào?"

Niếp Bích Lưu khẽ lắc đầu, bây giờ Văn Nhân tư viên không ở Độ Ách uyên, hắn ta cũng không biết dự định của Tư viên...

Lúc hai người nói chuyện, đi vòng qua lấp vách đá kín, đột nhiên bọn họ cảm thấy mái vòm sau lưng đột nhiên tối xuống, như trăng máu treo cao đột nhiên rơi xuống.

Ma uy rào rạt lập tức gào thét ra bốn phương tám hướng!

Một giọng nói âm trầm thật lớn vang vọng toàn bộ Độ Ách uyên:

"Tiền bối, tại sao phải cực khổ vội vàng đi lại như vậy?"

Vẻ mặt Niếp Bích Lưu và Tư Hồng Diệu Ly đều thay đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu chữ "Thiên"

Chỉ thấy một ma thủ khổng lồ nguy nga nhanh chóng duỗi ra từ dưới vực sâu, như che khuất bầu trời!

Chương 1467: Diệt Liên lão ma

Ma thủ kia toàn thân xanh đen, quanh quẩn sát khí và ma khí đậm đặc, vừa xuất hiện đã có uy áp kinh khủng, khiến hai người lập tức hãi hùng khiếp vía, như muốn quay người bỏ chạy.

Tâm thần chấn động dữ dội, Niếp Bích Lưu tu vi Hóa Thần lấy lại tinh thần trước một bước, lập tức hoảng sợ nói: "Diệt Liên lão ma!"

Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng điều động pháp lực một vòng, mới khó khăn lắm xua tan sự chấn nhiếp, cũng âm thầm hoảng sợ, đúng là Thánh Tử, hành động thật lớn!

Niếp Bích Lưu lập tức nói: "Mau bỏ đi! Vào đại trận, đến bên cạnh Truyền Tống Trận."

"Vị trí Truyền Tống Trận là chỗ phòng hộ nghiêm mật nhất của đại trận... Chờ Văn Nhân tư viên trở về!"

Tư Hồng Diệu Ly nhẹ gật đầu, không nói nhảm bất kỳ điều gì, lúc này thi triển độn pháp đuổi theo bước chân Tiết cấp trưởng.

Khu chữ "Thiên".

Bên cạnh vực sâu, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan vừa đạp xuống đất, một cái ma thủ to lớn chộp về phía hai người.

Bóng dáng Mạc Lễ Lan đột nhiên nhoáng lên một cái, nhanh như thiểm điện dẫn theo Bùi Lăng lập tức vượt qua khu chữ "Địa" và khu chữ "Huyền", xuất hiện ở khu chữ "Hoàng".

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng giật mình, bây giờ mình không vận chuyển [Thực Nhật bí lục], trực tiếp rời khỏi khu chữ "Thiên" lại không bị giới luật phản phệ? !

Oanh! !!

Vào lúc này, ở nơi xa sau lưng truyền đến một tiếng động kinh thiên động địa.

Lúc bụi mù tản ra, Bùi Lăng như hiểu ra điều gì đó, xác nhận vị trí vừa rồi của bọn họ, đã đất sụp đã nứt, địa hình biến hóa dưới một trảo của ma thủ.

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng truyền âm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mạc Lễ Lan nhẹ nhàng trả lời: "Hấp thu một chút lực lượng pháp tác mà thôi."

Hấp thu lực lượng pháp tắc?

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, giới luật Độ Ách uyên là do lực lượng pháp tắc tạo dựng.

Hiện tại ý chí đọa tiên hấp thu lực lượng pháp tắc... Chẳng trách tên tù phạm tầng dưới chót khu chữ "Thiên" kia có thể tránh thoát trói buộc!

Lúc hai người nói chuyện, ma thủ kia gào thét lên không, theo bóng mở to lớn nhanh chóng lan tràn, lại một lần chộp về phía bọn họ.

Cùng lúc đó, khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" lần lượt dâng lên mấy đạo khí tức hùng hậu mênh mông.

Tạch tạch tạch...

Vào lúc này, vô số xiềng xích ở hai khu vực này đứt gãy.

"Ha ha ha ha ha..." Tiếng động nhắc nhở tất cả mọi người, liên tiếp vang lên tiếng cười điên cuồng.

Phần lớn tù phạm cũng bắt đầu liều lĩnh công kích trói buộc, thử khôi phục sự tự do.

Oanh, oanh, oanh...

Khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" rơi vào hỗn loạn tưng bừng, ở khu chữ "Hoàng" Mạc Lễ Lan dẫn theo Bùi Lăng tránh trái tránh phải, liên tục tránh đi sự công kích của ma thủ.

Bùi Lăng dần cau mày, tù phạm khu chữ "Thiên" sắp thoát khỏi vòng vây, hiện tại hắn cũng có thể trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên"

tránh nạn, nhưng tu sĩ Độ Ách uyên khác, nhất là Tư Hồng Diệu Ly còn là thủ hạ của hắn...

Đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức uy nghiêm bá đạo đột nhiên giáng lâm.

Chợt, giọng nói lạnh băng vang vọng toàn bộ mái vòm: "Diệt Liên lão ma, đừng có làm càn! Tất cả tù phạm, ai đám vọng động, chết!"

Nghe được giọng nói này, toàn bộ sinh linh trong Độ Ách uyên lập tức biết Văn Nhân Linh Sắt đã trở về!

Ngay sau đó, chỉ thấy một thanh họa kích vô cùng to lớn như núi cao biển rộng, gào thét mà ra, đánh tới ma thủ ở giữa không trung.

Oanh! !!

Họa kích và bàn tay đánh vào nhau tản ra xung kích kinh khủng, toàn bộ Độ Ách uyên đột nhiên chấn động, trên mặt đất tất cả hẻm núi, sông ngầm, vách đá yếu ớt như bánh ngọt, không có chút sức chống cự nào, dập dờn từng vòng như nước lại vỡ vụn như bột mịn trong khoảnh khắc.

Khu chữ "Huyền" và khu chữ "Hoàng" có rất nhiều tù phạm vận khí không tốt xen lẫn trong đó, còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm.

Pháp trận phòng hộ của hai khu vực dồn dập lung lay, sáng tắt mấy lần, mới khó khăn lắm chống đỡ.

Giữa không trung, bóng dáng Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên xuất hiện, ánh mắt quét qua, lập tức khóa chặt hai người Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, Hư Thiên giới chủng đã xuất hiện trong lòng bàn tay, chuẩn bị thôi động bất cứ lúc nào.

Về phần Mạc Lễ Lan lại vẻ mặt bình thản, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhân Linh Sắt, trong ánh mắt lại lộ ra cảm giác nhìn xuống.

Vẻ mặt Văn Nhân Linh Sắt nghiêm nghị, Ngô Tâm An này bị giam ở khu chữ "Thiên" còn có thể trốn ra!

Còn có tên nữ tu Tố Chân Thiên kia...

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, trong chốc lát nàng không có thời gian để ý tới hai người này, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết biến cố khu chữ "Thiên" trước!

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt dứt khoát bỏ qua Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan, lập tức chạy tới khu chữ "Thiên".

Trong giây lát, nàng xuất hiện ở phía trên khu chữ "Thiên", trong lòng lập tức cảm thấy nặng nề.

Giới luật Độ Ách uyên lại trở nên yếu kém như thế trong vòng ba ngày!

Lúc này, không chỉ Diệt Liên lão ma ở trong huyệt động tầng dưới chót, còn có rất nhiều tù phạm khác đều không đếm xỉa sự áp chế và trừng trị của giới luật còn sót lại, điên cuồng đánh thẳng vào trói buộc, thậm chí không tiếc lấy ra thủ đoạn tự mình hại mình.

Văn Nhân Linh Sắt lập tức tay cầm họa kích, giết vào bên dưới vực sâu.

Chương 1468: Ai cũng đừng hòng đi! (1)

rầm rầm rầm...

Lực trùng kích cường đại khiến cột sương mù do địa sát chỉ khí hình thành cũng xuất hiện vặn vẹo hỗn loạn.

Mưa sát khí chợt ngừng chợt rơi, không ngừng truyền ra chấn động kinh khủng, khí tượng toàn bộ khu chữ "Thiên" thay đổi trong nháy mắt.

Chỉ chốc lát sau, giọng nói âm trầm, thật lớn lại vang lên: "Văn Nhân tiểu bối, hôm nay Tư ngục không ở đây, không ai có thể ngăn cản bản tọa rời khỏi nơi đây!"

Oanh! !!

Theo một câu tuyên bố cuồng vọng, một bóng người thoát ra từ đáy vực, lại là Văn Nhân Linh Sắt.

Sắc mặt nàng tái xanh, vẻ mặt nghiêm nghị, không chỉ Diệt Liên lão ma sắp tránh thoát trói buộc khu chữ "Thiên"

Hiện tại giới luật suy yếu, những phạm nhân tu vi cao thâm ở khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" đều đến ranh giới sắp thoát khỏi giam cầm.

Cho dù một mình nàng liều cả tính mạng, cũng không thể ngăn cản tất cả tù phạm!

Lúc này Văn Nhân Linh Sắt không chút do dự, lập tức độn về khu chữ "Hoàng".

Lúc này, Niếp Bích Lưu và Tư Hồng Diệu Ly đã triệu tập tất cả Tiết cấp, Trượng Trực, tụ họp bên cạnh Truyền Tống Trận.

Không chỉ khu chữ "Hoàng", ngay cả Phí Túc, Cát Sùng Thế cùng rất nhiều Tiết cấp, Trượng Trực khu chữ "Huyền", sau khi nhận ra tình huống không ổn cũng đến đây tránh nạn.

Không gian chấn động, hiện ra bóng dáng Văn Nhân Linh Sắt.

Đám người Niếp Bích Lưu lập tức tiến lên hành lễ: "Văn Nhân tư viên, bên khu chữ '"Thiên:.."

Không chờ bọn họ nói hết lời, Văn Nhân Linh Sắt gọn gàng dứt khoát phân phó: "Tất cả mọi người lập tức rời khỏi Độ Ách uyên!"

Nói xong, không cho đám người thời gian phản ứng, nàng trực tiếp ra tay, ống tay áo vung lên, tất cả mọi người bị đưa vào Truyền Tống Trận, sau đó thôi động trận pháp.

Ánh sáng trắng sáng chói đến cực điểm bùng lên, trong nháy mắt tất cả mọi người bị truyền tống đi.

Thần niệm của Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ Độ Ách uyên, sau khi xác định không lọt mất bất kỳ một Tiết cấp và Trượng Trực nào, trực tiếp ra tay, một chưởng đánh vào Truyền Tống Trận!

Oanh! !

Từng tầng phòng hộ quanh Truyền Tống Trận, cho dù đứng ở trong phòng hộ, lấy tu vi Hợp Đạo kỳ ra tay chính diện cũng chỉ bị hủy đi một nửa, nhưng đã không thể sử dụng.

Văn Nhân Linh Sắt lại tiếp tục ra tay, ầm ầm ầm ầm ầm...

Chưởng kình không ngừng rơi xuống, trong giây lát toàn bộ Truyền Tống Trận hoàn toàn chôn vùi, không lưu lại bất kỳ một dấu vết phù văn gì.

Ngay sau đó, bóng dáng nàng nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh Giám Tâm hồ.

Lấy ra họa kích, lại ra tay với Giám Tâm hồ...

Rầm rầm rầm...

Một lát sau, Giám Tâm hồ trở thành một vùng phế tích, lại không có một giọt nước hồ nào lưu lại.

Sau đó là nhà kho...

Chỉ chốc lát sau, Văn Nhân Linh Sắt phá hủy toàn bộ khu vực người trông coi Độ Ách uyên.

Trong tầm mắt là một đống đổ nát thê lương, không còn tài nguyên và con đường nào đó, nàng vẫy tay, giữa hư không chậm rãi hiện ra một lá cờ huyết sắc.

Màu sắc lá cờ này như máu tươi, xung quanh có hoa văn đen nhánh, đâm vào rất nhiều phù văn như Ngư Long rong rêu.

Phù văn như vật sống chậm chạp tản khắp, tản ra từng luồng sát khí như quân trận, lúc đón gió phần phật có một luồng cảm giác nghiêm nghị lập tức lan tràn ra.

Ở trung tâm lá cờ, không biết là người phương nào nâng bút viết một chữ "Tru" to lớn, không giống với sát khí huyết sắc âm hiểm của ma đạo, trên đó lưu chuyển bảo quang, lại tràn ngập chính khí hùng hậu, khiến yêu tà chưa tới gần đã sinh lòng e ngại.

Chính là pháp bảo Độ Ách uyên, [Tru Ác Kỳ] !

Lúc này, một bóng dáng khôi ngô cao lớn, sát khí quanh quẩn xông lên trời không từ khu chữ "Thiên'.

Vài gốc xiềng xích tận trung tận tụy trói buộc hắn ta, nhưng theo hắn ta xông lên, mấy tiếng tạch tạch tạch vang lên, cuối cùng ba đạo xiềng xích cũng không cam chịu đứt gãy.

Lúc này, khí thế của bóng người đã đạt đến đỉnh phong.

"Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười điên cuồng hung hăng ngang ngược tùy ý vang lên, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ Độ Ách uyên.

Ngay sau đó là bóng dáng thứ hai, bóng dáng thứ ba...

Chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" đã có vài chục tên tù phạm thoát khỏi giam cầm.

Rất nhiều tù phạm đạp không mà đứng, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trên người Văn Nhân Linh Sắt.

Bóng dáng thoát khỏi giam cầm đầu tiên, cũng là Diệt Liên ở trong hang động tầng dưới chót khu chữ "Thiên "Văn Nhân Linh Sắt, còn có di ngôn gì không?"

thản nhiên hỏi:

Vẻ mặt Văn Nhân Linh Sắt bình thản, nàng một tay cầm họa kích, một tay cầm Tru Ác Kỳ, lạnh lùng trả lời: "Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi Độ Ách uyên!"

Nghe vậy, Diệt Liên mỉm cười, đang định mở miệng, nhưng rất chẳng mấy chốc hắn ta nhướn mày, nhanh chóng dời ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó sau lưng Văn Nhân Linh Sắt.

Lối ra Độ Ách uyên đã biến mất? !

Hắn ta lập tức nói: "Ngươi hủy tất cả lối ra?"

Ánh mắt Văn Nhân Linh Sắt đảo qua rất nhiều tù phạm thoát khỏi giam cầm, bình tĩnh nói: "Không sai! Lúc trước Độ Ách uyên chỉ thiết lập hai lối ra, chính vì đề phòng lúc này:

"Hiện tại tất cả lối đi Độ Ách uyên với ngoại giới đã không còn sót lại chút gì"

Chương 1469: Ai cũng đừng hòng đi! (2)

"Cho dù các ngươi không có giới luật quản thúc, cũng đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây nửa bước!"

Đột nhiên, một ma tu sắc mặt xanh biếc, quần áo tả tơi đứng cách Diệt Liên không xa, lạnh lùng nói: "Độ Ách uyên ở trong lòng đất"

"Không có lối ra, chúng ta cứ đào một đường ra."

"Đợi sau khi trở về mặt đất, sẽ cẩn thận tính sổ sách với ngụy đạo!"

"Đến lúc đó, tru diệt Yến Tê thành!"

"Đừng lãng phí thời gian." Một ma tu nam sinh nữ tướng tướng mạo âm nhu, nhàn nhạt mở miệng: "Trước tiên giải quyết Văn Nhân Linh Sắt, Tư viên đã trở về, còn không biết khi nào Tư ngục có thể thoát thân trở về."

Lời này đã nhắc nhở đám người, nghĩ đến Tư ngục, tất cả tù phạm khu chữ "Thiên" đã thoát khỏi giam cầm cũng không dám trì hoãn, một ma tu tóc đỏ lập tức quát: "Ra tay!"

Còn chưa nói hết câu, một đám ma đầu lập tức lao về phía Văn Nhân Linh Sắt.

Chỉ một thoáng, âm phong nổi lên xung quanh, tiếng rít thê lương của oan hồn vang vọng trong toàn bộ Độ Ách uyên.

Phía trên mái vòm, vầng trăng máu dùng để chiếu sáng đột nhiên biến mất.

Chỉ chưởng quyền chân cuồng bạo, rối rít đánh úp về phía Văn Nhân Linh Sắt.

Đôi mắt trong veo của Văn Nhân Linh Sắt chiếu rọi thế công che ngợp bầu trời lại cười lạnh không nói, không lùi mà tiến tới, họa kích và [Tru Ác Kỳ] cùng nhau múa, đã chuẩn bị sẵn đánh một trận tử chiến.

Nhưng ngay sau đó...

Từng tia sáng trong trẻo đột nhiên bốc hơi mà lên!

Rầm rầm rầm...

Rất nhiều thủ đoạn của ma đầu, đều bị tù phạm chính đạo khu chữ "Địa" thoát khỏi giam cầm ngăn lại.

Một người cầm đầu nhìn như trung niên, vẻ ngoài hắn ta cương nghị oai hùng, không giận tự uy, quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Linh Sắt, trầm giọng nói: "Lão phu Viên Trường Chân, từng làm Thái phó của Thái tử Lưu Lam hoàng triều."

"Văn Nhân tiểu hữu, đừng lo lắng"

"Mặc dù chúng ta đi sai bước nhầm, bị giam cầm trong Độ Ách uyên, nhưng cuối cùng xuất thân chính đạo."

"Có chúng ta ở đây, tuyệt đối không bỏ mặc những ma đầu này tùy ý làm bậy!"

Văn Nhân Linh Sắt khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, lập tức đơn giản nói: "Đa tạ."

Thấy cảnh này, ma tu âm nhu kia khoanh hai tay trước ngực, giọng đầy mỉa mai nói: "Ha ha ha... Tình cảm đồng đạo thật cảm động?"

Ma tu tóc đỏ lặng lẽ nói: "Chó săn ngụy đạo... Chó mãi mãi cũng là chó!"

Diệt Liên nghiêng đầu, thấy thế, tù phạm ma tu khác lập tức đáp lời, chỉ nghe hắn ta từ tốn nói: "Tất cả mọi người bị nhốt ở Độ Ách uyên như vậy, chẳng lẽ đám ngụy đạo các ngươi còn ngại bị giam không đủ?"

Viên Trường Chân không trả lời vấn đề này, mà nhìn qua Văn Nhân Linh Sắt, chậm rãi tiếp tục nói: "Văn Nhân tiểu hữu, chúng ta lại trợ giúp ngươi đưa những ma đầu này xuống dưới vực sâu, nhốt về khu chữ 'Thiên' một lần nữa"

"Thế nhưng, tính toán thời gian, chúng ta rời tông môn đã rất nhiều năm."

"Rất nhiều lão hữu đều đã gần đất xa trời."

"Trong vòng ba trăm đến trăm năm năm tới, chỉ sợ sẽ âm đương cách biệt."

"Vì vậy, muốn trở về gặp mặt, pha trà dưới mai, nâng cốc trước cây dâu, trả lại lời hứa cùng đặt ra lúc thiếu niên, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện."

"Nhưng không biết còn có cách gì để rời khỏi Độ Ách uyên này?"

Vừa nói xong, tất cả tù phạm chính đạo khu chữ "Địa" đã thoát giam cầm, đều nhìn về phía Văn Nhân Linh Sắt.

Một phương Ma môn vừa chuẩn bị sẵn khai chiến với tù phạm chính đạo, nghe nói như thế đều lần lượt lộ ra vẻ trêu tức, sau đó hóa giải thuật pháp đã hiện ra trong tay, đứng xem trò hay.

Sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt lạnh lùng, lúc này cao giọng nói: "Chỉ có hai con đường rời khỏi Độ Ách uyên"

"Thứ nhất, là thông qua Truyền Tống Trận được giới luật che chở, chỉ có người trông coi Độ Ách uyên mới có thể sử dụng thứ này.

"Thứ hai, là Giám Tâm hồ!"

"Nhưng bây giờ Truyền Tống Trận và Giám Tâm hồ đều bị ta hủy đi."

"Không còn bất luận kỳ đường đi gì có thể rời khỏi Độ Ách uyên."

"Chư vị giúp ta cũng tốt, không giúp cũng được, đều không thể rời khôi nơi đây!"

Nghe vậy, vẻ mặt đám người Viên Trường Chân lập tức trở nên lạnh lùng.

Bọn họ không giống với những tù phạm Ma môn kia, bọn họ đã từng là đồng đạo Văn Nhân Linh Sắt, thậm chí có vài người còn là đồng môn.

Cho dù phạm phải tội ác, bị giải vào nơi đây.

Nhưng đều có nguyên do, cũng không phải lại người tội ác tày trời, giúp ác không lùi.

Như Viên Trường Chân, hắn ta là người bị hại trong trận sóng gió Yêu tộc ăn Nhân tộc ở Lưu Lam hoàng triều vào năm đó, phụ mẫu hắn ta đều bị Yêu tộc âm thầm săn mồi.

Mặc dù hoàng triều tra ra chân tướng, đã chém giết Yêu tộc ăn thịt người, Yêu tộc cũng tiến hành bồi thường cho hắn ta, triều đình nhanh chóng đặt ra quy tắc một lần nữa, cuối cùng người các bên dùng một cách khá công bằng để xoa dịu chuyện này.

Nhưng từ đầu đến cuối Viên Trường Chân khó bỏ qua chuyện gặp phải hồi nhỏ, sau khi hắn ta trưởng thành vẫn ôm lòng căm hận cực kỳ mãnh liệt với toàn bộ Yêu tộc.

Trải qua việc khắc khổ cầu học, cố gắng tu luyện, lúc thanh niên hắn ta có thể tiến vào miếu đường, từ đó ở trước mặt người khác, hắn ta không ngừng vươn lên, làm quan viên của tiền đồ vô lượng hoàng triều; sau lưng người khác, hắn ta giả trang ma tu, trắng trợn tàn sát, ngược sát Yêu tộc.

Chương 1470: Loạn tượng trong ngục (1)

Bởi vì xưa nay hắn ta lấy hình tượng khoan dung rộng lượng, lại một bước lên mây trong quan trường, đến trăm năm sau mới bị phát hiện hành động lần này.

Số Yêu tộc chết trong tay Viên Trường Chân đã vô số kể, thậm chí trong đó còn có một vị Yêu tộc vào cung làm phi.

Chuyện này, hắn ta có tội, hắn ta nhận!

Nhưng cả đời hắn ta từ cô nhỉ trôi dạt khắp nơi, đến làm Thái phó dạy bảo Thái tử Hoàng gia, trong lúc này đã từng lập xuống công lao hãn mã cho hoàng triều.

Đã từng giành rất nhiều chỗ tốt cho thương sinh.

Đã từng vất vả cả đời vi xã tắc.

So sánh với việc hắn ta xúc phạm luật pháp, cầm tù nhiều năm như vậy, nay đã là chuyện bé xé ra to!

Kết quả hiện tại bị nhốt nhiều năm như vậy còn chưa đủ, thấy Văn Nhân Linh Sắt gặp nạn, bọn họ có lòng tốt ra tay giúp đỡ, còn phải tiếp tục bị nhốt ở nơi này cả đời? !

Hừ!

Độ Ách uyên này căn bản là uốn cong thành thẳng, không coi bọn họ là người!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Viên Trường Chân lạnh lùng nói:

"Văn Nhân tiểu hữu, lão phu có thể cho ngươi thêm một cơ hội."

Văn Nhân Linh Sắt dứt khoát trả lời: "Không cần!"

Ánh mắt Viên Trường Chân lập tức trở nên vô cùng lạnh băng.

Khu chữ "Hoàng".

Không gian lòng đất.

Chân Không Hóa Linh đại trận.

Bóng dáng Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức lấy ra Truyền Âm Phù liên lạc với Tư Hồng Diệu Ly.

Độ Ách uyên đại biến, bây giờ thời gian gấp gáp, dù Văn Nhân Linh Sắt có thể giữ vững Độ Ách uyên hay không, đều phải để Tư Hồng Diệu Ly lập tức rời đi!

Không giống với hắn, thân phận của Tư Hồng Diệu Ly là Trượng Trực lệnh, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do thích hợp là có thể rời khỏi nơi đây, vô cùng đơn giản.

Nghĩ đến đây, pháp lực của Bùi Lăng phun ra một cái, đã thôi động Truyền Âm Phù.

Chỉ có điều, đợi nửa ngày, Truyền Âm Phù không có bất cứ động tĩnh gì.

Hắn không khỏi nhướn mày, chợt kịp phản ứng đây là vì khoảng cách đôi bên quá xa, Truyền Âm Phù mất đi hiệu lực!

Nhưng Tư Hồng Diệu Ly là Trượng Trực lệnh khu chữ "Hoàng", bình thường sẽ không rời đi khu chữ "Hoàng", bây giờ hắn đang ở lòng đất khu chữ "Hoàng", xuất hiện loại tình huống này... Đối phương đã rời khỏi Độ Ách uyên?

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức thu hồi Truyền Âm Phù, nói với Mạc Lễ Lan: "Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi-"

Mạc Lễ Lan nghe vậy lại khẽ lắc đầu: "Một mình ngươi đi, ta còn có chuyện chưa làm"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp vận chuyển [Thực Nhật bí lục] lại hóa thành dáng vẻ Tư ngục.

Hệ thống uỷ thác không quá chắc chắn, cũng như thời điểm khác thường như hiện tại, tốt nhất đừng sử dụng hệ thống uỷ thác, trực tiếp lấy thân phận Tư ngục rời đi là được!

Ngay sau đó, hắn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] trở về mặt đất.

Vào lúc này, phía trên mái vòm, Văn Nhân Linh Sắt một tay họa kích, một tay cờ xí, đang giằng co từ xa với rất nhiều phạm nhân khu chữ "Thiên", khu chữ "Địa".

Bùi Lăng không rảnh quan tâm tình cảnh này, ẩn nấp bóng dáng, trực tiếp bỏ chạy về phía Truyền Tống Trận Độ Ách uyên lúc trước.

Chẳng mấy chốc hắn đến nơi, đã thấy nơi này một mảnh đổ nát thê lương, hóa thành đống đổ nát.

Xung quanh chật ních phạm nhân khu chữ "Hoàng", hiển nhiên cũng muốn thông qua Truyền Tống Trận rời đi.

Lúc này, về mặt từng người nghiêm nghị, bầu không khí lo lắng.

"Truyền Tống Trận... Truyền Tống Trận đâu?"

"Ngay dưới chân, đã bị phá hủy."

"Truyền Tống Trận lại bị hủy, vậy bây giờ chúng ta ra ngoài thế nào? !"

"Điều này không được, lúc này trốn đi, chẳng may sau khi ra ngoài lại bị bắt được..."

"Ngươi ngu rồi sao? Một khi Văn Nhân tư viên đánh nhau với những sự tồn tại ở khu chữ "Thiên' và khu chữ 'Địa' kia, không nói ai thua ai thắng, ngươi và ta có thể ngăn cản dư chấn khi chiến đấu sao? !"

"Phải nhanh chóng nghĩ cách... Đúng! Ngoại trừ Truyền Tống Trận, còn có Giám Tâm hồ!"

"Đi Giám Tâm hồ!"

Bọn họ nhắc nhở nhau, lập tức lao như điên về phía Giám Tâm hồ.

Nghe lần thảo luận này, Bùi Lăng dần nhíu mày.

Hắn dùng thần niệm nhanh chóng đảo qua toàn bộ khu chữ "Hoàng", chẳng mấy chốc phát hiện, nơi này chỉ còn lại tù phạm, tất cả Tiết cấp và Trượng Trực đều không thấy tăm hơi!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức có dự cảm không tốt, hắn bỏ chạy về phía Giám Tâm hồ.

Trong giây lát, bóng dáng hắn xuất hiện ở bên cạnh Giám Tâm hồ, đã thấy hồ nước vốn sóng gợn lăn tăn, đã sớm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đống đổ nát mới tinh.

"Giám Tâm hồ cũng bị hủy! !!" Lúc này, những phạm nhân khác cũng lần lượt đuổi tới, nhìn tình cảnh này đều lộ ra vẻ tuyệt vọng: "Hai lối ra của Độ Ách uyên, hiện tại cũng hết rồi!"

"Làm sao bây giờ? !"

"Chắc chắn những điều này là Văn Nhân Linh Sắt làm, giết nàng! !!"

"Lấy cái gì giết? Kia là Hợp Đạo!"

"Nhậm công tử, ngươi là cao đồ Thiên Sinh giáo, bên ta mới nhìn thoáng qua sự tồn tại bên khu chữ '"Thiên' một chút, hình như có người mặc áo bào trắng, chẳng lẽ là tiền bối quý tông? Nếu là như vậy, ta nguyện làm khuyển mã đi trước cho công tử..."

"Mạnh đạo hữu, Văn Nhân tư viên còn có sự tồn tại bên khu chữ 'Địa' đều là đồng môn của ngươi, mong rằng đạo hữu che chở một hai..."

Chương 1471: Loạn tượng trong ngục (2)

"Chu nãi nãi, ngài là huyết mạch Thanh Yếu, vị đại yêu khu chữ "Thiên' kia cũng có thân thích với ngài...

Ba người Nhâm Tân, Mạnh Nam Lâu và Chu Minh Ngạc lập tức bị bao bọc vây quanh, lời lẽ của đám người đang năn nỉ, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hung dữ, hiển nhiên căn bản không cho bọn họ cự tuyệt.

Vẻ mặt ba người nghiêm nghị, rối rít gật đầu hứa hẹn: "Tốt! Chỉ cần ngươi thành tâm làm việc cho bản công tử, tất nhiên bản công tử sẽ báo cáo lão tổ, che chỗ các ngươi."

"Tu sĩ chính đạo chúng ta tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội, đừng lo lắng"

"Hừ! Nhân tộc chiếm đoạt đất đai phì nhiêu nhất ở thiên hạ này, Yêu tộc ta phải dựa vào Yêu Đế bệ hạ, mới có thể yên phận ở một góc, từ nay Yêu tộc trong thiên hạ một nhà, các ngươi cứ chờ đợi ở đây thật tốt là được!"

Lúc đang nói chuyện, ba người không ngừng truyền âm giao lưu: "Mạnh Nam Lâu, ngươi là truyền nhân chính đạo, Văn Nhân tư viên và sự tồn tại khu chữ 'Địa' có sẽ che chở chúng ta hay không?"

Mạnh Nam Lâu lạnh giọng đáp lại: "Nếu Văn Nhân tư viên có năng lực, đương nhiên sẽ che chở chúng ta, nhưng các ngươi cũng không nhìn một chút, tuy Tư viên là Hợp Đạo, hiện tại chỉ khu chữ "Thiên' đã có bao nhiêu người Hợp Đạo và trên Hợp Đạo? !"

"Tư viên ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể quản chúng tat"

"Về phần tiền bối khu chữ 'Địa) ha ha, không nghe bọn họ đang hỏi thăm Tư viên về lối ra sao?"

"Đều không để ý tới, tự cầu phúc đi."

"Ngược lại hai người các ngươi, Thiên Sinh giáo lấy xuất thân định tôn ti, từ trước đến nay cùng chung mối thù với Yêu tộc, chẳng lẽ hiện tại cũng không trông cậy được?"

Nhâm Tân nhẹ nhàng trả lời: "Thánh giáo lấy xuất thân định tôn ti nhưng ở trong giáo số người có xuất thân tương đương, thậm chí càng tôn quý hơn ta cũng không phải số ít. Nếu không, sao lại mặc cho ta ở chỗ này nhiều năm?"

"Nếu trưởng bối kia thành thạo điêu luyện, lại tâm trạng không tệ, ta đi cầu xin, có lẽ còn có thể quan tâm một chút."

"Nếu không, tùy tiện tiến lên, không bị một chưởng vỗ chết đã tính khí vận hưng thịnh."

"Hiện tại đại chiến sắp đến, đi qua là muốn chết!"

Hai người nói xong đều nhìn về Chu Minh Ngạc, khóe miệng Chu Minh Ngạc giật một cái, nhanh chóng truyền âm: "Ta có ấn tượng với tiền bối Thanh Yếu kia, sở dĩ hắn bị giam vào, cũng là vì huyết mạch thần thông của hắn, sau khi bị thương vì nhanh chóng khôi phục đã thôn phệ Nhân tộc, Yêu tộc... Tốt nhất chúng ta nên cách xa hắn một chút!"

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, đã hiểu ra Văn Nhân Linh Sắt biết mình không trấn áp được tất cả phạm nhân, đã sớm đưa toàn bộ đám người trông coi đi, sau đó phá hủy tất cả lối ra Độ Ách uyên!

Hắn cúi đầu nhìn về phía Hư Thiên giới chủng trong tay, Văn Nhân Linh Sắt hủy đi tất cả lối ra, nhất định đã chuẩn bị sẵn đánh cược một lần liều chết với phạm nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa".

Bây giờ hắn không thể rời khỏi Độ Ách uyên, cũng chỉ có thể đến tránh né "Tiểu Tự Tại Thiên" trước.

Đương nhiên, bây giờ hóa thân của hắn còn ở trong Độ Ách uyên, nhưng bây giờ hóa thân bị ý chí đọa tiên điều khiển, tạm thời hắn ta không hề có ý rời đi. Hơn nữa, sư tôn Dược Dạ Thư còn đang ngủ say trong "Tiểu Tự Tại Thiên", hắn cũng không quá yên tâm với ý chí đọa tiên...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, đã thúc giục một viên Hư Thiên giới chủng cuối cùng này.

Hư Thiên giới chủng lập tức sáng lên ánh sáng trong trẻo mịt mờ, chỉ là quang ảnh lấp lóe mấy lần lại như chịu sự ngăn cản vô hình nào đó, trong giây lát ánh sáng của nó ảm đạm đi, Bùi Lăng vẫn đứng tại chỗ.

Thấy Hư Thiên giới chủng chưa thể mở ra lối đi "Tiểu Tự Tại Thiên", Bùi Lăng lập tức cau chặt lông mày.

Lần trước Hư Thiên giới chủng mất đi hiệu lực là ở trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Còn lần này...

Độ Ách uyên có thể giam giữ nhiều phạm nhân tu vi kinh khủng như vậy, cho đến nay chưa từng có bất kỳ người nào vượt ngục mà ra, quả nhiên không phải nơi bình thường!

Vậy làm sao bây giờ?

Sau sự do dự ngắn ngủi, Bùi Lăng hít sâu một hơi, lúc này quyết định mạo hiểm đánh cược một lần, trực tiếp bay đến giữa không trung!

Lúc này, một mình Văn Nhân Linh Sắt đạp không mà đứng.

Nàng tóc ngắn tung bay, lọn tóc đón gió phần phật, lướt qua khuôn mặt tinh xảo lạnh lẽo, ánh mắt như ngôi sao sáng tờ mờ trước đêm đông, sau khi tâm ý đã quyết lại bình tĩnh và kiên định.

Trong hai tay, trái cờ phải kích, túc sát chi khí ầm vang mà lên.

So sánh với một phương Ma môn ở đằng xa, cho dù từng người quần áo rách nát, thậm chí lam lũ, vẻ ngoài tiều tụy chật vật lại khó che giấu khí thế ma diễm cuồn cuộn tung hoành một thời vào năm đó, lúc này sát ý cao ngất, sát khí hùng hậu.

Đám người Viên Trường Chân vừa ngăn lại công kích ma tu, khí tức đều vô cùng thâm trầm, quanh người có ánh sáng trong trẻo quanh quẩn, pháp lực bành trướng như đại dương, bàn về thực lực lại không thể kém hơn Ma môn bao nhiêu, nhưng hiện tại ánh mắt nhìn về phía nàng cũng vô cùng lạnh băng.

Ba bên rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, bầu không khí như bị kéo căng đến cực điểm, có thể căng đứt bất cứ lúc nào.

Chương 1472: Ta không thể bỏ lại một mình ngươi!

Nhưng ngay lúc đại chiến sắp bộc phát, một giọng nói già nua truyền khắp toàn bộ Độ Ách uyên: "Người nào dám làm càn ở Độ Ách uyên ta? !"

Còn chưa nói hết câu, một lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức tỉnh khiết đột nhiên bay tới bên cạnh Văn Nhân Linh Sắt.

Quanh người hắn không có chút dao động tu vi nào, dường như chỉ là một phàm nhân nhưng khuôn mặt đoan chính, không giận tự uy, toàn thân quang minh lẫm liệt, nhìn qua có thể biết ngay là bô lão đức cao vọng trọng trong năm tông chính đạo.

Tư ngục? !

Tất cả tù phạm khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" đều thay đổi sắc mặt!

Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đạo thần niệm khổng lồ, kinh khủng đảo qua trên người "Tư ngục", bọn họ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng dù là khí tức, hình dạng hay bất kỳ phương diện gì khác, người tới đều không khác Tư ngục chân chính là bao!

Lập tức, rất nhiều tù phạm sinh lòng do dự.

Thấy tình hình này, Diệt Liên lão ma hừ lạnh một tiếng, nếu là lúc chưa thoát khỏi trói buộc, Tư ngục thật sự có thể lấy sức một mình trấn áp toàn bộ bọn họ.

Nhưng bây giờ đã có rất nhiều tù phạm khôi phục tự do, dù cho là Tư ngục ở trước mặt, cũng không ngăn cản được bọn họ!

Nghĩ đến đây, Diệt Liên lão ma đang muốn trực tiếp ra tay, bên tai chợt truyền đến giọng nói Tư ngục: "Tiền bối, phối hợp đi"

Cùng lúc đó, Viên Trường Chân cũng nghe thấy Tư ngục truyền âm: "Phối hợp cùng đi ra!"

Hai người khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy "Tư ngục"

chuyển sang Văn Nhân Linh Sắt, ngay sau đó phân phó: "Linh Sắt, nơi đây giao cho bản tọa, ngươi nhanh chóng rời đi!"

Văn Nhân Linh Sắt đạp không mà đứng, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói bất kỳ điều gì, rất dứt khoát thôi động [Tru Ác Kỳ 1, sóng lớn huyết sắc cuồn cuộn mà lên, vầng trăng máu giữa không trung tỏa sáng, chỉ một thoáng toàn bộ Độ Ách uyên như máu nhuộm, lực lượng pháp tắc còn sót lại bị dẫn dắt, khí tức giam cầm, phong cấm khổng lồ tản ra khắp nơi như ngọn núi chồng chất, đè xuống đầu tù phạm khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa.

Trong chớp mắt ra tay, nàng lạnh giọng quát: "Hôm nay ở nơi đây, bất kỳ người nào cũng đừng mơ tưởng rời đi!"

"Dù là Tư ngục đại nhân ở đây, cũng không ngoại lệ!"

Thấy thân phận bị nhìn thấu, lúc này Bùi Lăng không chút do dự, trực tiếp thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], trong nháy mắt trốn đi thật xa.

Thấy cảnh này, các phạm nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa"

lập tức phản ứng lại, Tư ngục vừa rồi là giả!

Chắc chắn tiểu tử kia là tiểu bối Hóa Thần bị giải vào khu chữ "Thiên" mấy ngày trước!

Trong lòng Viên Trường Chân hơi động, lập tức quát: "Thật can đảm! Tư ngục ở trước mặt, chỉ là Tư viên còn không nhanh chóng nhận mệnh? !"

Lúc nói chuyện, hắn ta đã ra tay, một chưởng vỗ xuống Văn Nhân Linh Sắt.

Một phương Ma đạo cũng cười to: "Độ Ách uyên là Tư ngục chưởng khống, bây giờ Tư ngục đã lên tiếng, Văn Nhân tư viên còn không nhanh đi tìm lối ra! Chẳng là ngươi muốn chống lại mệnh lệnh cấp trên sao!"

"Hay là ngươi không cam lòng với vị trí Tư viên, muốn phạm thượng, mưu đồ làm loạn? !"

Còn chưa nói hết câu, rất nhiều ma tu đã cùng nhau ra tay, ma diễm cuồn cuộn, âm phong gào thét, thuật pháp thần thông khó mà tính toán đánh về phía Văn Nhân Linh Sắt.

Văn Nhân Linh Sắt không quan tâm tất cả công kích, nàng tiếp tục huy động [Tru Ác Kỳ 1, tất cả thuật pháp thần thông chỉ cần tới gần xung quanh, đều bị [Tru Ác Kỳ] càn quét không còn!

Cùng lúc đó, lực trùng kích cường đại khiến toàn bộ Độ Ách uyên chấn động, mặt đất hẻm núi, vách đá, sông ngầm đều như là gợn nước bị đẩy ra từng tầng.

Lúc này tù phạm khu chữ "Hoàng" và khu chữ "Huyền" đều tụ tập ở địa điểm Truyền Tống Trận cũ và bên cạnh đống đổ nát Giám Tâm hồ, cố hết sức rời xa chiến trường nhưng vẫn khó thoát vạ lây, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.

Đám người vốn đang hội tụ thoáng chốc chạy tứ tán, như thuyền nhỏ độc mộc dưới sóng to gió lớn, sinh tử chỉ trong nháy mắt...

Trong tiếng động kinh thiên động địa, vầng trăng máu phát ra một tiếng rên rỉ, lung lay sắp đổ, phía trên mái vòm phát ra tiếng "răng rắc": "răng rắc" liên miên không dứt, từng vết nứt to lớn xuất hiện.

Toàn bộ Độ Ách uyên như sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào...

Oanh long long long...

Khu chữ "Hoàng".

Lòng đất.

Chân Không Hóa Linh đại trận.

Toàn bộ trận pháp bị bao phủ trong bóng tối sền sệt như thực chất, Mạc Lễ Lan ngồi xếp bằng ở giữa, hai mắt nhắm chặt, trong tay không ngừng kết động từng pháp quyết phức tạp, dường như cánh hoa cỏ không ngừng nổ tàn.

Cùng lúc đó, quanh người nàng quanh quẩn một luồng lực lượng kỳ dị, khó mà miêu tả, không thể hình dung, không thể nắm lấy, như gần như xa, lúc mạnh lúc yếu.

Đột nhiên, độn quang lóe lên, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện ở trong trận pháp.

Mạc Lễ Lan phát hiện, hàng lông mày kẻ đen lập tức cau lại, mở miệng hỏi: "Vì sao ngươi còn chưa đi?"

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, sau đó bình tĩnh trả lời: "Ta không yên tâm để một mình ngươi ở lại nơi này, cho nên dự định đưa ngươi cùng rời đi."

Hắn sớm nên nghĩ đến!

Cách rời khỏi Độ Ách uyên, ngoại trừ Truyền Tống Trận, Giám Tâm hồ đã bị Văn Nhân Linh Sắt hủy đi, cùng hệ thống uỷ trị, còn có con đường ý chí đọa tiên này.

Chương 1473: Ngọc đá cùng võ (1)

Bản thể của đối phương là tiên nhân, chắc chắn Độ Ách uyên này không thể vây khốn nàng!

Mạc Lễ Lan nghe vậy ngẩn ngơ, chợt hừ lạnh một tiếng, nói:

"Không cần. Một mình ngươi đi là được, đừng làm phiền ta"

Nghe lời này, Bùi Lăng nhướn mày, nếu mình có thể đi, còn trở về tìm đối phương?

Suy nghĩ hơi xoay chuyển, hắn lập tức nói: "Không được! Độ Ách uyên này giấu sâu trong lòng đất, lại bị chính đạo năm tông khống chế nhiều năm, thiết lập vô số thủ đoạn. Bây giờ lối ra bị hủy, muốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ."

"Từ trước đến nay Bùi Lăng ta nói là làm, lúc trước đã đồng ý giúp đỡ đánh thức bản thể của tiên hữu, nhất định phải làm được!"

"Bây giờ sao có thể bỏ lại một mình ngươi?"

"Muốn đi cùng đi! Ta sẽ không vứt bỏ một mình ngươi!"

Sau khi Mạc Lễ Lan nghe xong, nghi ngờ nhìn qua hắn, sau đó nói: "Lòng đất? Bùi tiên hữu, vì sao ngươi cho rằng nơi này là lòng đất?"

Hả?

Độ Ách uyên ở sâu trong lòng đất, đây không phải kiến thức thông thường sao?

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, lúc này không chút thay đổi sắc mặt hỏi: "Vậy Mạc tiên hữu cảm thấy, nơi này là nơi nào?"

Mạc Lễ Lan thản nhiên trả lời: "Đương nhiên là hư không ngoại vực.

Khu chữ "Hoàng".

Tiếng kêu thảm thiết, chạy trốn, tiếng kêu cứu, khẩn cầu...

Nhanh chóng yếu bớt, các phạm nhân may mắn còn sống sót đột nhiên lần lượt ngã xuống đất, nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ Say.

Quanh người mỗi một phạm nhân ngủ say cũng dần tràn ngập ra một tầng bóng tối như thực chất.

Chẳng mấy chốc, lấy đống đổ nát Giám Tâm hồ và địa điểm cũ của Truyền Tống Trận làm trung tâm, toàn bộ mặt đất bốc lên một luồng sương đen nhánh, luồng sương mù sền sệt này càng lúc càng nồng nặc, lặng yên tràn ngập toàn bộ Độ Ách uyên...

Lúc đang đại chiến say sưa, tình cảnh này không hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ kẻ nào giữa không trung.

Rầm rầm rầm...

Vô số thuật pháp thần thông chiêu bài hai đạo chính ma đánh về phía Văn Nhân Linh Sắt, nhưng lúc [Tru Ác Kỳ] bay qua đã càn quét sạch sẽ!

Đây là pháp bảo áp đáy hòm của Độ Ách uyên, gần như tất cả giới luật nơi đây đều do bảo vật này khống chế.

Uy năng của nó có thể sánh bằng pháp bảo trấn tông của chín tông môn lớn.

Chỉ là phạm nhân khu chữ "Thiên" có thực lực đáng sợ, Văn Nhân Linh Sắt lấy một địch nhiều, cho dù có pháp bảo như thế trong tay, pháp lực của nàng cũng lấy một tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu hao.

Đột nhiên, bóng dáng Diệt Liên lão ma bất động, giữa hư không sau lưng Văn Nhân Linh Sắt không xa lại bỗng nhiên xuất hiện một người khác giống hệt Diệt Liên lão ma, đưa tay một chưởng, cứng rắn vỗ trúng sau lưng.

Oanh! !!

Văn Nhân Linh Sắt lập tức như diều đứt dây, từ trên không khu chữ "Thiên", bị đánh rơi vào mặt đất khu chữ "Huyền".

Sau một tiếng vang thật lớn, trên vách đá vốn là đống đổ nát ở khu chữ "Huyền" đột nhiên xuất hiện một cái hố to cực sâu.

Ngay sau đó, Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng đứng lên từ đáy hố, phun ra một ngụm máu đen nhánh, trong nháy mắt sắc mặt vô cùng tái nhợt nhưng khí thế quanh người lại không giảm ngược lại còn tăng.

Vèo vèo vèo...

Thuật pháp thần thông khó mà tính toán như cuồng phong mưa rào, gào thét đánh vào trong hố, hiển nhiên là muốn chôn xương nàng trong cái hố sâu này.

Văn Nhân Linh Sắt không rên một tiếng, tiếp tục múa [Tru Ác Kỳ 1, cờ xí huyết sắc phần phật phấp phới, uy năng kinh khủng không ngừng giải quyết tất cả công kích.

Ngay lúc này, một đạo linh hỏa khó khăn chạm đến mặt cờ đột nhiên phân ra một điểm ánh sáng trong trẻo, khéo léo chuyển một cái như cá bơi, tránh đi [Tru Ác Kỳ], nhanh chóng đánh một vòng lộ ra vẻ ngoài, lại là một thanh phi kiếm dài khoảng một thước, mũi nhọn lộ ra, tia sáng lạnh trong vắt, đột nhiên đâm vào phần bụng Văn Nhân Linh Sắt!

Phốc!

Rõ ràng tiếng lưỡi dao đâm vào người đã vang lên, Văn Nhân Linh Sắt lại phun ra một ngụm máu, vết máu trượt xuống theo cái cằm như sương tuyết, thấm ướt nhuyễn giáp trước ngực, nhìn vô cùng thê lương.

Nhưng vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng, không thay đổi chút nào, nhanh chóng vận chuyển pháp lực quanh người, ầm vang bộc phát, theo một mảnh máu tươi vẩy xuống, lại cứ thế ép phi kiếm ra!

rầm rầm rầm...

Thuật pháp thần thông cuồng bạo như vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Trong chốc lát ngắn ngủi, Văn Nhân Linh Sắt đã mình đầy thương tích, thậm chí bên gáy cũng xuất hiện một vết thương sâu tới xương.

Trên người nàng càng ngày càng nhiều vết thương, thương thế càng ngày càng nặng, khí thế lại càng ngày càng mạnh.

Cuối cùng, Văn Nhân Linh Sắt đứng trong hố sâu, dòng máu ấm áp đã đọng đến mu bàn chân của nàng, thương thế của nàng cũng đến tình trạng sắp chết.

Lúc này, khí thế của nàng lại đạt đến cực hạn.

Bàn tay tinh tế cầm [Tru Ác Kỳ] đã sớm không còn chút huyết sắc, lúc này bất lực rủ xuống, Văn Nhân Linh Sắt tụ tập tất cả lực lượng toàn thân, quán chú đủ loại khí thế cô độc, hùng dũng, quyết tuyệt một mình chiến đấu với đám tù nhân vào trong họa kích từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng đến ở trên tay phải.

Sau đó, hung hăng ném lên phía trên!

Lúc họa kích phát ra một tiếng rên rỉ, gào thét, đã phá không mà ra.

Chương 1474: Ngọc đá cùng vỡ (2)

Dường như một ngôi sao băng thiêu đốt cắt rách bầu trời, trong chớp mắt chiếu sáng cũng là xa nhau, mang khí thế thẳng tiến không lùi bắn thẳng lên mái vòm.

Rất nhiều tù phạm đều biết đây là Văn Nhân Linh Sắt phản công lúc sắp chết, cũng là một kích mạnh nhất trong cả đời khi vị Hợp Đạo này hồi quang phản chiếu.

Vì vậy, bọn họ không hề có ý đón đỡ, rối rít né tránh.

Họa kích bắn thẳng về phía trước, không đụng phải bất kỳ một phạm nhân nào, trong nháy mắt đánh trúng mái vòm đã che kín vết nứt của Độ Ách uyên.

Oanh!"

Một tiếng vang thật lớn, mái vòm vốn lung lay sắp đổ thoáng chốc vỡ nát, bị họa kích chọc ra một lỗ thủng kích cðỡ hơn trượng.

Lỗ thủng càng lúc càng lớn, theo tiếng "răng rắc, răng rắc" rạn nứt, vết rách ban đầu bị kéo dài ra, toàn bộ mái vòm Độ Ách uyên đột nhiên điên cuồng nứt nẻ như vỏ trứng bị đập.

Nhưng trong thời gian nháy mắt, đã mở rộng đến vài dặm.

Vào lúc này, lỗ thủng để lộ ra cảnh tượng bên ngoài.

Một mảnh hư không mênh mông vô bờ cái gì cũng không có, khó mà phân biệt thời gian và không gian.

Không khí, sát khí, cát đá, sông ngầm dòng nước trong Độ Ách uyên... Tất cả đều mất trọng lượng, nhanh chóng lao mạnh ra giữa hư không.

Phạm nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" đang muốn tiễn Văn Nhân Linh Sắt nỏ mạnh hết đà một đoạn đường, thấy tình cảnh này đều thay đổi sắc mặt.

Diệt Liên lão ma kịp phản ứng trước tên, lập tức lạnh lùng nói:

"Nơi này không phải lòng đất? !"

Nghe vậy, ánh mắt mọi người lại tập trung vào trên người Văn Nhân Linh Sắt.

Văn Nhân Linh Sắt lấy [Tru Ác Kỳ] làm trụ, gắng gượng chống đỡ không chịu ngã xuống, lạnh lùng trả lời: "Nơi này không phải lòng đất, hơn nữa còn không phải Bàn Nhai giới!"

"Tư Ngục đại nhân đã từng nói, thiên hạ này không có bất kỳ việc gì là tuyệt đối"

"Lao ngục canh phòng nghiêm ngặt thế nào, cuối cùng cũng có một ngày bị người ta tìm ra sơ hở."

"Tư Ngục đại nhân cũng sớm đoán được tình cảnh hôm nay."

"Độ Ách uyên liên quan trọng đại, trong lòng đất cũng tốt, trên mặt đất cũng được, một khi xảy ra bất kỳ biến cố gì, sẽ ảnh hưởng đến thương sinh trong thiên hạ!"

"Chỉ có lưu vong nó ra hư không ngoại vực, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã!"

"Nếu trong Độ Ách uyên còn giới luật, các ngươi còn có thể ở vào lực lượng pháp tắc nơi đây kéo dài hơi tàn"

"Nhưng bây giờ toàn bộ Độ Ách uyên đã thủng trăm ngàn lỗ."

"Bây giờ tầng phòng hộ cuối cùng này cũng bị phá, trong vực sâu trực tiếp nối liền với hư không"

"Ít ngày nữa sẽ hủy diệt hoàn toàn."

"Các ngươi làm nhiều việc ác, thói quen khó sửa, nếu trở lại Bàn Nhai giới, chắc chắn khiến thiên hạ rung chuyển, sinh linh đồ thán"

"Cứ thân tử đạo tiêu ở phương hư không này, coi như kết cục đi!"

Lúc nàng nói chuyện, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, lỗ thủng phía trên mái vòm cũng tiếp tục nhanh chóng mở rộng.

Không lâu sau, không gian gần lỗ thủng bắt đầu vặn vẹo.

Phương hướng khu chữ "Hoàng", từng tù phạm cấp thấp khó mà kháng cự bị hút vào giữa hư không.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những tù phạm này may mắn còn sống sót trong dư chấn đại chiến vừa rồi, vừa lên không được một nửa, nhục thân đã bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ.

Hồn phách vừa chạy ra, cũng không có chút sức lực giãy giụa nào bị xoắn thành bột mịn, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.

Mưa máu nhao nhao vẩy xuống, lộ ra các phạm nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" vẻ mặt nghiêm nghị.

Chẳng trách!

Bàn Nhai giới chỉ lớn như vậy, Ma môn tìm kiếm vị trí Độ Ách uyên không biết đã tìm bao nhiêu năm tháng, từ đầu đến cuối cũng không thấy cả cái bóng Độ Ách uyên.

Hóa ra Độ Ách uyên căn bản không dưới đất, thậm chí không ở trong giới, mà bên ngoài giới vực!

Sát khí vô cùng vô tận kia, căn bản không phải gọi là địa sát, mà lấy hư không minh sát chuyển hóa thành.

Vì giữ bí mật này, năm tông ngụy đạo lại lừa gạt cả người mình!

Lúc này, lỗ thủng trên mái vòm càng lúc càng lớn, không chỉ khu chữ "Hoàng", ngay cả phạm nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" cũng bắt đầu cảm thấy thân thể truyền đến cảm giác xé rách mãnh liệt.

Bọn họ không phải những tu sĩ cấp thấp khu chữ "Hoàng" và khu chữ "Huyền" kia, hiện tại tu vi kém nhất ở giữa sân, cũng có thực lực Phản Hư kỳ, chống cự chút lực lượng xé rách ở trước mắt, tất nhiên cũng không có vấn đề gì.

Chỉ có điều, một khi toàn bộ Độ Ách uyên bị hủy đi, bọn họ phải đối mặt với tất cả lực lượng hư không xé rách, phong bạo hỗn độn, minh sát ăn mòn, không gian loạn lưu ở hư không ngoại vực...

Ngoại trừ cái đó ra, mảnh hư không ngoại vực trước mắt cực kỳ xa lạ, không có biên giới, không có địa đồ hư không... Sau khi tùy tiện tiến vào hư không, ngay cả trên dưới trái phải trước sau cũng không thể phân biệt!

Hư không ngoại vực không có chút linh khí nào, tiếp theo bọn họ chỉ có kết cục pháp lực hao hết, bị bao vây đến chết giữa hư không vô cùng vô tận!

Nghĩ tới đây, Diệt Liên lão ma nhắm hai mắt lại, Truyền Tống Trận Độ Ách uyên và Giám Tâm hồ bị hủy, không để lại một dấu vết phù văn nào, đã không thể suy tính mốc ranh giới.

Nhưng địa đồ hư không...

Chương 1475: Tiên thuật!

Văn Nhân Linh Sắt này là Tư viên gần với Tư ngục trong Độ Ách uyên nhất, chắc chắn hiểu rất rõ chỗ này, có thể tìm được địa đồ hư không từ trên người đối phương.

Hiện tại quan trọng nhất là vấn đề pháp lực...

Phốc! !

Diệt Liên lão ma đột nhiên ra tay, một trảo vồ xuyên qua ngực một ma tu Phản Hư kỳ bên cạnh, trong nháy mắt đã rút khô tinh huyết cả người đối phương!

Nhìn thấy tình cảnh này, các phạm nhân bên cạnh lập tức giật mình, chợt có người tức giận nói: "Diệt Liên lão ma, ngươi làm cái gì?"

Diệt Liên lão ma lạnh lùng nói: "Bị giam lâu như vậy, cần bổ sung một chút pháp lực thôi."

Cách đó không xa, một tù phạm đầu trọc chân trần trầm giọng nói: "Hiện tại còn không biết Văn Nhân Linh Sắt nói thật hay giả...

Còn chưa nói hết câu, cả người hắn ta đột nhiên chấn động, chợt trong thất khiếu chảy dài máu đen, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, chậm rãi ngã xuống, lộ ra một bóng người áo bào trắng bồng bềnh sau lưng.

Loan Kiệu Khanh áo trắng như tuyết, bình tĩnh thu tay về.

Hắn ta là một vị lão tổ Thiên Sinh giáo, lúc chưa thoát khỏi giam cầm từng ý đồ dùng thần hồn bản nguyên đoạt xác tu sĩ cấp thấp trốn ra khỏi Độ Ách uyên, không ngờ lại bị một nữ tu Hóa Thần kỳ lừa gạt thần hồn bản nguyên đi, đến mức bây giờ thần hồn có thiếu, trong số người cùng cấp bậc, trạng thái rất không tốt.

Lúc này nhìn quanh trái phải, cười lạnh, nói: "Văn Nhân Linh Sắt nói là sự thật cũng tốt, giả cũng được, tóm lại nơi này không phải đất lành, đúng là nên bổ sung pháp lực thật cẩn thận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào!"

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức thi triển bí thuật rút sạch tinh huyết và hồn phách của tên tù phạm trọc đầu chân trần trước mặt, lập tức trên sắc mặt tái nhợt của hắn ta hiện ra một vòng hồng nhuận.

Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Loan Kiệu Khanh lộ ra vẻ hài lòng, ngay sau đó hắn ta tiện tay ném bộ hài cốt đã thành thây khô qua một bên, còn chưa kịp thu cánh tay về, một chùm máu tươi đột nhiên nhào đến trước người hắn ta.

Loan Kiệu Khanh tâm niệm vừa động, máu tươi lập tức đốt cháy gần như không còn, không thể chạm đến hắn ta chút nào.

Hắn ta quay đầu nhìn lại, đã thấy giữa hư không đột nhiên mở ra một cái miệng to như chậu máu, cắn một cái vào một tù phạm, lúc huyết nhục vẩy ra tù phạm kia không kịp kêu thảm, lập tức thi triển thủ đoạn, lít nha lít nhít gai độc đột nhiên hiện ra, hung hăng đâm về phía chủ nhân cái miệng lớn.

Nhưng yêu thú khổng lồ hiện ra nguyên hình không phật lòng chút, hắn ta da dày thịt béo, chịu một kích toàn lực của tu sĩ Phản Hư kỳ lại lông tóc không tổn hao gì, chậm rãi nhai nát, thôn phệ tên tù phạm này từng chút một, hàm răng trắng dày đặc cao như một người vẫn đang nhỏ máu, cái đầu như ngọn núi nhỏ đã chuyển ra giữa sân.

Con mắt màu đỏ tươi to như căn phòng tham lam đảo qua toàn bộ sinh linh ngoại trừ Diệt Liên lão ma cùng một vài tù phạm.

Lúc này, cuối cùng phạm nhân tu vi hơi thấp đã lấy lại tinh thần, sắc mặt cùng thay đổi, lập tức trốn chạy ra bốn phương tám hướng.

Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh và mấy đại yêu Thanh Yếu mấy có tu vi cao hơn cùng nhau ra tay.

rầm rầm rầm...

Khu chữ "Thiên" lại xảy ra đại chiến, chỉ có điều lần này không còn là ra tay với Văn Nhân Linh Sắt, mà là tự giết lẫn nhau.

Tù phạm chính đạo khu chữ "Địa" nhìn mấy lần, đột nhiên Viên Trường Chân vẫy tay đầu tiên, hút tới một ma tu Hóa Thần kỳ khu chữ "Huyền" trốn rất kỹ, không hề do dự lập tức vươn tay giữ chặt đầu hắn ta, bắt đầu sưu hồn.

"A!"

Ma tu Hóa Thần kỳ lập tức phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ bi thảm.

Chỉ chốc lát sau, Viên Trường Chân đạt được một môn ma công coi như khá được, quyết định thật nhanh, lợi dụng tên ma tu Hóa Thần kỳ trong tay để luyện tập, trong nháy mắt rút khô một thân tinh huyết của hắn ta.

Lập tức, khí tức cả người hắn ta bắt đầu tràn đầy.

Phạm nhân chính đạo khác giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã có người thứ hai ra tay, cũng hút tới một phạm nhân từ phía dưới...

Công pháp chính đạo cần linh khí dư thừa, cùng đủ loại cỏ cây núi đá thiên tài địa bảo, vào lúc nguy cấp công pháp Ma môn lại chỉ cần huyết thực và hồn phách là đủ!

Hiện tại trong Độ Ách uyên thiếu thốn linh khí, tài nguyên không còn sót lại chút gì, ngược lại có sẵn huyết thực và hồn phách, có thể thấy được khắp nơi.

Chẳng mấy chốc, Viên Trường Chân kết thúc tu luyện nhưng loại tài liệu tu sĩ Hóa Thần này còn thiếu rất nhiều với hắn ta!

Hắn ta cần vật liệu có tu vi cao hơn!

Thế là, ánh mắt của hắn ta lập tức nhìn về phía đồng đạo bên cạnh...

Khu chữ "Hoàng", lòng đất.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận, động tác bấm niệm pháp quyết của Mạc Lễ Lan đột nhiên ngừng lại.

Trong nháy mắt này, một luồng khí tức huyền diệu khó giải thích quanh quẩn quanh người nàng đột nhiên biến mất toàn bộ.

Dường như nàng thi triển môn thủ đoạn này, cái giá phải trả là dùng hết tất cả lực lượng pháp tắc vừa đạt được.

"Leng keng! Hoàn thành thu nhận sử dụng tiên thuật xa lạ, mời ký chủ đặt tên..."

Nghe bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, tiên thuật xa lạ? !

Chương 1476: Độ Ách uyên vỡ nát (1)

Thủ đoạn mà Mạc Lễ Lan vừa thi triển, là một môn tiên thuật?

Thế nhưng, vì sao lần này hệ thống thu nhận sử dụng, không có nhắc nhở trước?

Nghĩ đến, Bùi Lăng nhanh chóng phản ứng lại, hiện tại Mạc Lễ Lan là hóa thân của hắn, thủ đoạn mà đối phương thi triển không phải tới từ "ngoại giới"!

Giống như trước khi hắn kích hoạt hệ thống đã nắm giữ [Đoán Cốt quyết], hệ thống trực tiếp thu nhận sử dụng từ trong đầu hắn, không cho bất kỳ nhắc nhở gì...

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng di chuyển người, lại đến gần Mạc Lễ Lan hơn.

Hiện tại Độ Ách uyên vô cùng nguy hiểm, chỉ có ở chỗ của vị đọa tiên này... Không, là ở bên cạnh ý chí Chân Tiên, mới càng thêm an toàn.

Đặc biệt là đối phương vừa thi triển một môn tiên thuật!

Lúc này, Mạc Lễ Lan không để ý đến Bùi Lăng, nàng khép hai mắt lại, bắt đầu tiến vào chợp mắt.

Bóng tối xung quanh như yên tĩnh lại, không che giấu rất nhiều sự vật có cảm giác nhìn trộm thấy không rõ bắt không được, không thể hình dung không thể miêu tả như trước đó, tiếng xột xoạt biến mất không còn tăm tích, hóa thành một mảnh yên bình thuần túy.

Thấy Mạc Lễ Lan vẫn im lặng không nói, trong lòng Bùi Lăng vẫn đang suy nghĩ lời nói của vị ý chí Chân Tiên này.

Độ Ách uyên không ở sâu dưới lòng đất, mà ở giữa hư không?

Nếu là vậy cũng khó trách, lúc trước hắn uỷ thác tu luyện nhiều lần như vậy, hệ thống không dẫn hắn rời khỏi Độ Ách uyên một lần nào!

Đặc biệt là lúc tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], vốn tưởng không có sơ hở nào, nhất định có thể thuận lợi rời khỏi Độ Ách uyên, không hiểu sao lại gây ra rắc rối.

Lúc ấy, Tư Hồng Diệu Ly truyền tin tức đến, rõ ràng Tư Hồng Khuynh Yến ở ngay gần lối ra Độ Ách uyên.

Nhưng hệ thống lại không kiểm tra ra Tư Hồng Khuynh Yến, ngược lại tặng đạo lữ mới Văn Nhân Linh Sắt cho hắn...

Thế nhưng, hiện tại những điều này không quan trọng, vấn đề chân chính là Độ Ách uyên ở hư không ngoại vực, trong đó Truyền Tống Trận và Giám Tâm hồ đã bị Văn Nhân Linh Sắt hủy đi, hắn phải làm thế nào mới có thể trở về Bàn Nhai giới?

Suy nghĩ đảo quanh, Bùi Lăng lại nhìn Mạc Lễ Lan, tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì hỏi: "Sau khi làm xong việc này, ngươi dự định trở về như thế nào?"

Hai mắt Mạc Lễ Lan vẫn nhắm lại, sau khi im lặng một lát mới thản nhiên trả lời: "Hiện tại tu vi của bộ vật chứa này quá thấp, ta sẽ thông qua lực lượng bản thể để trở về."

Nghe xong nàng thật sự có thủ đoạn trở về, trong lòng Bùi Lăng lập tức chắc chắn, nói: "Dù sao nơi đây cũng là hư không ngoại vực, lực lượng của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, vì để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tốt nhất hai chúng ta phải cùng đi, cũng có thể quan tâm lẫn nhau."

Hàng lông mày kẻ đen của Mạc Lễ Lan cau lại, nhanh chóng nói:

"Tiếp theo, ngươi không nên tùy tiện khống chế bộ vật chứa này."

"Về phần là cùng trở về hay tách ra trở về, cũng không đáng kể"

Nghe vậy, Bùi Lăng thầm thở phào một hơi, cực kỳ tốt, vấn đề trở về Bàn Nhai giới đã được giải quyết!

Nghĩ vậy, hắn cũng có tâm trạng nghe ngóng việc khác, lúc này ngắm nhìn bóng tối sền sệt yên tĩnh xung quanh, không nhịn được hỏi: "Một chiêu này của ngươi tên là gì?"

Mạc Lễ Lan ngắn gọn nói: " [Minh Thiên Chi Vụ] " Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn đã biết [Minh Thiên Chi Vụ] này, chỉ không biết tên gọi cụ thể, ngược lại là môn tiên thuật mà đối phương vừa dùng...

Thế là, hắn tiếp tục hỏi: "Tiên thuật ngươi vừa thi triển tên là gì?"

Mạc Lễ Lan bình tĩnh trả lời: " [Minh Thiên Đại Mộng] "

Bùi Lăng lập tức đặt tên cho tiên thuật này ở trên giao diện hệ thống.

Ngay sau đó, hắn lại hỏi: "Tiên thuật này có tác dụng gì?"

Thấy Bùi Lăng cứ hỏi hết cái này đến cái kia, hơn nữa còn hỏi không có chút ý nghĩa thường thức nào, Mạc Lễ Lan lập tức hơi mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: "Chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết!"

Độ Ách uyên.

Giữa không trung, thuật pháp, thần thông gào thét đan xen, lúc lực chấn động kinh khủng tràn ngập, lỗ thủng mái vòm đã lan tràn tới toàn bộ trên không Độ Ách uyên.

Lực xé rách giữa hư không càng ngày càng mạnh, gần như tất cả tù phạm khu chữ "Hoàng" và khu chữ "Huyền" đều bị xé rách thành mảnh vỡ.

Huyết vũ không ngừng vẩy xuống, tiếng kêu thảm thê lương của tù phạm ngắn ngủi mà bén nhọn.

Trong cái hố khu chữ "Huyền", Văn Nhân Linh Sắt thân chịu trọng thương cầm cờ đứng đó, yên tĩnh nhìn đám tù nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" tự giết lẫn nhau.

Từ sau một kích toàn lực ném ra binh khí bản mệnh, khí tức của nàng như nến tàn trong gió, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Thế nhưng, chỉ cần [Tru Ác Kỳ] trong tay không ngã, nàng sẽ không lập tức chết đi.

Hiện tại phạm nhân hai đạo chính ma đấu đến chết đi sống lại, lúc này vẫn là minh hữu kề vai chiến đấu, ngay sau đó là phản đồ trở mặt thành thù.

Tình thế giữa sân thay đổi trong nháy mắt, địch bạn khó phân biệt, ngược lại không ai ra tay với nàng.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Huyết nhục bay lả tả, thần hồn phá diệt, trong trận chém giết càng ngày càng kịch liệt, tù phạm sống sót càng ngày càng ít.

Chương 1477: Độ Ách uyên vỡ nát (2)

Cuối cùng, theo một tiếng vang kinh thiên động địa, Diệt Liên lão ma và Viên Trường Chân đều lui mấy bước, mới đứng vững ở trong hư không.

Mặc dù Viên Trường Chân rơi vào thế yếu nhưng Diệt Liên lão ma nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh, hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục truy kích.

Bởi vì lúc này đã chỉ có hắn ta, Viên Trường Chân, đại yêu Thanh Yếu, Thiên Sinh giáo Loan Kiệu Khanh, Luân Hồi tháp La Đô, Trọng Minh tông Tả Cảnh Hành... Lẻ tẻ mấy người vẫn đạp không mà đứng.

Sáu người dừng chiến đấu nhìn nhau, đều không tiếp tục ra tay nữa.

Trên cơ bản pháp lực của bọn họ đều đã khôi phục đỉnh phong.

Lúc này còn chiến đấu tiếp, đã không có chút ý nghĩa nào.

Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ tràn ngập khát máu, sát ý, chán ghét... Cùng nhau nhìn về phía Văn Nhân Linh Sắt.

Diệt Liên lão ma là người đầu tiên mở miệng: "Giao ra địa đồ hư không"

Viên Trường Chân cũng nói: "Văn Nhân tiểu hữu, mặc dù ngươi và ta không phải là đồng môn nhưng cùng xuất thân năm tông chính đạo. Từ lúc Viên Trường Chân nhập đạo đến nay, trong tay vô số yêu huyết, nhưng chưa bao giờ giết bất kỳ Nhân tộc nào."

"Ngươi là Nhân tộc thuần túy, nói thật ra, ta không có chút ác ý nào với ngươi."

"Giao ra địa đồ hư không, ta cam đoan ở đây không ai có thể tổn thương ngươi."

"Ta còn có thể dẫn ngươi cùng trở về Bàn Nhai giới."

"Đã đến lúc này, cần gì nói nhảm với nàng?" Loan Kiệu Khanh nhướn mày, nói: "Trực tiếp sưu hồn là được!"

La Đô khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Nàng là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, hồn phách không dễ kiểm tra như vậy.

Thế nhưng, luyện thi cũng tốt, luyện hồn cũng được, tóm lại đều có cách"

Thân hình đại yêu Thanh Yếu lóe lên một cái, hóa thành thân người, lại là một nam tử trung niên trắng trẻo thon gầy, khuôn mặt âm u lạnh lẽo, hắn ta lạnh giọng nói: "Không sai! Văn Nhân Linh Sắt, đừng để đường đường là tu sĩ Hợp Đạo, sau khi chết ngay cả xác cũng không được yên bình, hiện tại giao ra bản đồ hư không, có thể cho ngươi chết thoải mái!"

Tả Cảnh Hành tiếp tục mở miệng: "Văn Nhân Linh Sắt, bây giờ ngươi muốn tự bạo cũng vô dụng"

"Ngươi chỉ còn một tia sinh cơ cuối cùng, đừng nói lực lượng tự bạo, ngay cả đứng cũng khó khăn"

"Giao địa đồ hư không ra, giao [Tru Ác Kỳ] cho bản tọa làm thù lao, bản tọa có thể cam đoan đưa ngươi trở về Bàn Nhai giới."

Cường địch vây quanh, Văn Nhân Linh Sắt đã thoi thóp nhưng trên mặt lại không có chút vẻ sợ hãi, lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Nằm mơ!"

Nàng nắm chặt [Tru Ác Kỳ], ánh mắt quyết tuyệt.

Lúc này, nàng thật sự không thể tự bạo, đúng là ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, nhưng vậy thì sao?

Cho dù bây giờ mệnh nàng như treo tơ, bất kỳ một người nào trong sáu tên tù phạm này vẫy tay một cái, cũng có thể làm nàng hôi phi yên diệt, nàng phải chết trên đường tấn công!

Dù thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, cũng không sợ không hối hận!

Nghĩ đến đây, Văn Nhân Linh Sắt cố hết sức bắt đầu vung vẩy [Tru Ác Kỳ 1, động tác của nàng cực kỳ chậm chạp như một hài đồng ba tuổi, dù dùng hết sức lực của bản thân cũng không thể gánh nổi đại kỳ, rất hiển nhiên lúc này Văn Nhân Linh Sắt còn không bằng cả phàm nhân.

Nhưng trong hành động của nàng chỉ có khí thế xúc động chịu chết, dứt khoát cùng chết, không giảm chút nào.

Thấy đã đến lúc này, Văn Nhân Linh Sắt vẫn không có ý thỏa hiệp, Diệt Liên lão ma lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi!"

Còn chưa nói hết câu, một đóa hoa sen màu đen đột nhiên hiện ra, chụp xuống đầu Văn Nhân Linh Sắt.

Vào lúc này, Viên Trường Chân, Loan Kiệu Khanh, đại yêu Thanh Yếu, La Đô và Tả Cảnh Hành đều đã không thể nhịn được nữa, cùng nhau ra tay.

Khí thế kinh khủng lập tức nhét đây toàn bộ Độ Ách uyên, nơi thuật pháp thần thông cường đại đi qua, lực lượng xé rách của hư không cũng biến mất trong chốc lát, sát khí cuồn cuộn như cháo đun sôi, điên cuồng bốc lên bốn phương tám hướng.

Oanh long long long!

Lực lượng khổng lồ vừa chạm mặt đất, trong nháy mắt đã đánh xuyên qua mặt đất nhìn như nặng nề.

Cuối cùng Độ Ách uyên thủng trăm ngàn lỗ không duy trì được nữa, vết nứt nẻ trên hẻm núi lập tức xuyên qua mái vòm và mặt đất, vỡ nát toàn bộ.

Mái vòm như bánh quế ngọt bị bóp nát, để lộ ra hư không ở bên ngoài.

Lực lượng xé rách đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng hút tất cả mọi thứ trong Độ Ách uyên ra ngoài, tiếp theo xoắn thành bột mịn, tan thành bụi bặm trong hư không.

Mặt đất không ngừng run lên, nứt nẻ, sông ngầm tung hoành chảy xuôi, tiếp theo biến mất không còn tăm tích...

Khí tức lạnh lẽo tận xương như biển giận sóng gầm cuốn tới, đã mất đi chút che chở cuối cùng, hư không minh sát không bị che chắn, bắt đầu ăn mòn sinh linh còn sót lại.

Đám người Diệt Liên lão ma cùng thay đổi sắc mặt, lập tức rơi vào giữa hư không.

Cùng lúc đó, lấy Độ Ách uyên vỡ nát làm trung tâm, đột nhiên dấy lên một luồng gió bão khiến người ta sợ hãi, không gian loạn lưu, đại dương mênh mông tùy ý...

Gió bão hỗn độn như cự thú Thái Cổ, dễ dàng thôn phệ đám người.

Diệt Liên lão ma vừa vào trong đó, quanh người lập tức hiện ra từng đoá hoa sen màu đen.

Chương 1478: "Tiểu thế giới"

Những hoa sen này đen như mực, tản ra khí tức quỷ quyệt tà ác.

Nó khó khăn lắm xuất hiện, lại lập tức phá diệt.

Lực lượng phá diệt vừa vặn triệt tiêu lực lượng gió bão xé rách.

Cùng lúc đó, hắn ta thi triển độn pháp, nhanh chóng lao ra bên ngoài gió bão.

Hoa sen màu đen chợt nở chợt tàn, chẳng mấy chốc đã không theo kịp gió bão ăn mòn. Gió bão hỗn độn như cương đao, trực tiếp cắt lên người Diệt Liên lão ma, chỉ một thoáng như cực hình thiên đao vạn quả, trên dưới cả người hắn ta trải rộng vết thương mảnh như vảy cá, gần như cứ thế muốn xé rách một lớp da thịt xuống.

Nhưng quanh người Diệt Liên lão ma lóe lên huyết quang, tốc độ bay nhanh như tia chớp, lại hoàn toàn thôn phệ nó trước gió bão hỗn độn, thành công xông ra ngoài!

Chân đạp hư không ngắm nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn gió bão hỗn độn đi xa, Diệt Liên lão ma thở phào một hơi, lập tức dùng thần niệm trùng điệp trải rộng ra, muốn tìm kiếm thi thể Văn Nhân Linh Sắt.

Chỉ có điều, hắn ta nhanh chóng phát hiện, bởi vì xung kích của gió bão hỗn độn, ngoại trừ hắn ta ra, những người khác đã không thấy tăm hơi!

Trông hư không ngoại vực như một thế giới tối tăm mờ mịt không có chút sinh cơ nào, ở chỗ này không có địa đồ hư không, căn bản không thể phân biệt trên dưới trái phải.

Diệt Liên lão ma nhìn xa trông rộng một lát, không khỏi nhíu mày lại.

Ngay lúc này, vẻ mặt hắn ta đột nhiên khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng.

Một tiểu giới xa lạ xuất hiện ở trong thần niệm của hắn ta!

Độ Ách uyên thật sự ở hư không ngoại vực, nhưng cách chỗ này không xa có một tiểu thế giới quy mô không lớn, lại sinh cơ dạt dào!

Hay cho một Văn Nhân Linh Sắt, lại dám lừa gạt cả hắn ta!

Đợi sau khi hắn ta thông qua phương tiểu giới này trở về Bàn Nhai giới, nhất định đồ thân tộc của nàng, trảm đệ tử, huyết tẩy dưới tất cả gia tộc ổ bảo dưới sự quản lý của Yến Tê thành!

Nghĩ đến đây, bóng dáng Diệt Liên lão ma lóe lên, nhanh chóng bỏ chạy vào trong tiểu giới.

Tiểu thế giới.

Bắc bộ.

Một nơi hoang vu hiếm dấu vết người, lúc này đang bị tuyết lớn trắng ngần bao trùm.

Bên cạnh vùng đất hoang vu là một vùng tăm tối mênh mông.

Người phàm không thể xuyên qua vùng quê cực lạnh hoang vu, cả đời khó gặp được cảnh tượng này.

Lúc này, hàng rào bị phá vỡ, một bóng dáng khôi ngô đi ra, khí tức hung bạo, huyết sát quanh quẩn, lại là Diệt Liên lão ma.

Sau khi hắn ta tiến vào vùng tiểu thế giới này, thần niệm lập tức trải rộng ra, rất nhanh phát hiện xung quanh không có ai, nhưng ở phía nam lại có sinh cơ bừng bừng.

Thế là Diệt Liên lão ma không chậm trễ chút nào thi triển độn pháp, một đường xuôi nam.

Lấy tốc độ của hắn ta, cũng không lâu lắm đã nhận ra tung tích của sinh linh.

Hắn ta dừng chân bên ngoài một tòa thôn trang nhỏ, cách không ra tay, hút mấy tên thôn phụ đến trước mặt.

Sau đó hỏi: "Đây là đâu? Quanh đây có tông môn gì?"

Mấy tên thôn phụ kia lập tức trở nên thất thần, ngay sau đó không bị khống chế mở miệng nói: "Nơi này là bắc bộ Đại Lương quốc, là địa bàn của "Tiên Mẫu đường:

Hư không ngoại vực.

Mạng nhện to lớn đen nhánh đột nhiên xuất hiện, nhìn kỹ lại, lại là vô số khe hở không gian có to có nhỏ, trong cái khe tản ra khí tức phá diệt khiến người ta sợ hãi, chỗ đến vạn vật đều là bột mịn.

Trong cái khe nào đó đột nhiên bay ra một điểm ánh sáng trong trẻo.

Ánh sáng trong trẻo như điện, trong giây lát đã thoát khỏi mảnh không gian loạn lưu này, độn đến nơi xa, lộ ra bóng dáng Viên Trưởng Chân.

Lúc này hắn ta hoàn toàn không có vẻ ung dung của thủ lĩnh khu chữ "Địa", quần áo lam lũ, mình đây thương tích, lúc này trên vạt áo trước còn đang không ngừng nhỏ xuống từng vết máu.

Hơi kiểm tra tình huống của mình, sắc mặt Viên Trường Chân tái xanh.

Tình huống rất tôi tệ!

Độ Ách uyên vỡ nát, không biết hiện tại Văn Nhân Linh Sắt đã rơi vào nơi nào, muốn vượt qua hư không trở về Bàn Nhai giới...

Đang nghĩ ngợi, Viên Trường Chân đột nhiên khẽ giật mình, đã thấy giữa hư không ngoại vực tối tăm mờ mịt cách đó không xa đột nhiên có một tòa đại lục chậm rãi tới lui.

Mặc dù quy mô đại lục kia còn lâu mới có thể so với Bàn Nhai giới, nhưng xuyên qua giới bích hơi mờ có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ tràn đầy ở bên trong.

Hiển nhiên cũng không phải tử địa, mà là một tiểu thế giới có sinh linh!

Viên Trường Chân lập tức vui mừng quá đối, lúc này không chút do dự lập tức bỏ chạy vào trong tiểu thế giới.

Lúc này, ở vùng ven biển tiểu thế giới, dòng người đông đúc như dệt, náo nhiệt cứ như là ăn tết.

Người người mặc áo bào mới tinh, các nữ quyến ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tiểu hài tử đi tới đi lui trong đám người, vừa nhảy vừa gọi, tình cảnh vô cùng nói to làm ồn ào.

"Đông đông đông..."

Theo tiếng trống sục sôi, mấy trăm tên đại hán vạm vỡ để trần nửa người trên, vai gánh giường trúc nhanh chân đi đến bờ biển.

Giường trúc trên đầu vai bọn họ rực rỡ muôn màu, phía trước là tam sinh long trọng, phía sau trái cây rượu, rau xanh hoa tươi, rất nhiều chủng loại đều mới mẻ gọn gàng, nhìn qua có thể biết ngay là tốn rất nhiều sức lực để bố trí.

Chương 1479: Còn thiếu một người (1)

Chỗ đến, đám người nhường ra lối đi như thủy triều, đánh trống reo hò hô to rất náo nhiệt.

Viên Trường Chân bỏ ra chút công sức phá vỡ giới bích, lập tức tiến vào trong đám người.

Hắn ta nhanh chóng đánh giá xung quanh, thấy nơi đây giăng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ, dường như là ngày lễ cực kỳ long trọng, tùy ý kéo một người qua đường hỏi: "Nơi này là đâu?

Chuyện gì lại náo nhiệt như vậy?"

Đôi mắt người đi đường nhìn chằm chằm tế vật rêu rao khắp nơi, sau khi bị giữ chặt, đầu cũng không quay lại một chút trả lời:

"Nơi này là Bình Phong thành, sắp có thuyền muốn ra biển"

"Vì vậy phải tế bái 'Đế tiên, phù hộ đội tàu bình an, đại hoạch bội thu!"

"Đế" tiên?

Viên Trường Chân bình tĩnh, ở tiểu thế giới không thể có tiên nhân!

Cái gọi là "Đế" tiên, chắc chắn chỉ là tu sĩ có chút tu vi, giả thần giả quỷ mà thôi.

Thế nhưng đây cũng là một manh mối.

Nghĩ tới đây, Viên Trường Chân đi theo đám người, chậm rãi đi về phía trước.

Sau khi đi nửa ngày, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng nhịp trống sục sôi dày đặc, lập tức tất cả mọi người quỳ xuống như thủy triều, nằm rạp trên mặt đất, thành kính khẩn cầu.

Viên Trường Chân như có cảm giác, lập tức nhìn về phương hướng bọn họ bái lạy, lại là một bức tượng đá Cửu Vĩ Hồ cao tới vài chục trượng.

"Ngươi đang làm gì? !" Ngay lúc hắn ta thấy rõ ràng tượng đá, bên cạnh đã có mấy cái tay duỗi ra, kéo vạt áo hắn ta: "Ỗ trước mặt 'Đế tiên, còn không nhanh quỳ xuống!"

"Nếu không chọc giận 'Đế tiên, toàn bộ Bình Phong thành đều gặp nạn!"

Viên Trường Chân không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trên tượng đá, ánh mắt lạnh lùng, phụ mẫu của hắn ta đều bị yêu tộc làm hại, thứ căm hận nhất cả đời này là yêu!

Để hắn ta quỳ xuống trước một bức tượng đá yêu thú? !

A...

Không chút do dự, Viên Trường Chân trực tiếp đánh một chưởng về phía tượng đá.

Oanh! !!

Chưởng kình khắp nơi, tượng đá Cửu Vĩ Hồ lập tức bị đánh thành bột phấn.

Đám dân biển đang nhảy cẫng hoan hô đột nhiên yên tĩnh, ngay sau đó ánh mắt toàn bộ người Bình Phong thành đều nhìn về phía Viên Trường Chân.

Hư không ngoại vực.

Khe hở đen nhánh đột nhiên hiện lên.

Lúc khí tức phá diệt phun ra quanh quẩn, bốn bóng dáng Thiên Sinh giáo Loan Kiệu Khanh, Luân Hồi tháp La Đô, Trọng Minh tông Tả Cảnh Hành và đại yêu Thanh Yếu bỏ chạy ra từ đó như ánh chớp.

Trong giây lát, cuối cùng bọn họ đã đứng ở một chỗ khá an toàn ở giữa hư không, đám người nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi.

Độ Ách uyên vỡ nát, rất có thể hiện tại Văn Nhân Linh Sắt đã bị lực lượng hư không xé thành mảnh nhỏ.

Không có địa đồ hư không, không có mốc ranh giới Bàn Nhai giới, hy vọng trở về của bọn họ cực kỳ xa vời...

"Ba vị, các ngươi có cách nào không?" Sau sự im lặng ngắn ngủi, đại yêu Thanh Yếu biến thành hình người truyền âm hỏi.

Ba người hai mặt nhìn nhau một lát, đột nhiên La Đô chỉ vào một phương hướng nói: "Nhìn bên kia!"

Bọn họ lập tức nhìn theo hướng hắn ta chỉ, chỉ thấy một đại lục bị mây mù hơi mở quanh quẩn, chậm rãi di chuyển ở phía xa.

Hiển nhiên là một tòa tiểu thế giới di chuyển ở trong hư không!

Hơn nữa nhìn liếc qua phía dưới một chút, bên trong cũng không phải tĩnh mịch, lại có sinh linh.

Sắc mặt bốn người lập tức vui mừng, Loan Kiệu Khanh nói: "Đi vào tìm chỗ đặt chân trước."

Còn chưa nói hết câu, bốn đạo độn quang đã bay lượn về phía tiểu thế giới.

Lúc này, tiểu thế giới, chiếu ngục.

Mưa nhỏ tí tách tí tách, trên đường không có người đi đường, thị vệ trông coi cửa chiếu ngục vẫn tập trung đề phòng, dáng vẻ đoan trang, đôi mắt như chim ưng thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh.

Hư không nhúc nhích một trận, bốn bóng dáng xuất hiện ở trên đường dài.

Sau khi thấy rõ xung quanh, bọn họ lập tức nhướn mày.

Cho dù ai bị nhốt ở Độ Ách uyên nhiều năm như vậy, nhìn thấy lao ngục sẽ cảm giác phiền chán.

Chứ đừng nói đến, lúc này phía trên bầu trời có mưa bụi bay lả tả, càng khiến bọn họ nghĩ đến lúc ở khu chữ "Thiên" Độ Ách uyên, mỗi ngày đều bị mưa sát khí ăn mòn một khoảng thời gian.

Tả Cảnh Hành trực tiếp ra tay, hút một tên lao ngục trông coi qua, sau đó giọng nói kỳ dị hỏi: "Nơi này là nơi nào? Quanh đây có tông phái không?"

Ánh mắt lao ngục trông coi kia tan rã, máy móc trả lời: "Nơi này là chiếu ngục Đại Lương quốc, cũng là nơi tế tự 'Yểm' tiên"

"Yểm'" tiên?

Bốn người hơi ngạc nhiên, La Đô lập tức lại hỏi: "Nói hết tất cả những điều liên quan tới 'Yểm' tiên mà ngươi biết đến."

Tên trông coi kia ngơ ngác, nói: "Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết thỉnh thoảng 'Yểm' tiên sẽ giáng lâm vào chiếu ngục."

Nghe vậy, bốn người nhẹ gật đầu, ngay sau đó vì đề phòng trong lời nói của người trông coi này có chỗ bỏ sót, Tả Cảnh Hành đột nhiên giữ chặt đầu hắn ta, lại triển khai sưu hồn với hắn ta.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên nhưng phàm nhân xung quanh lại không phát hiện động tĩnh này.

Một lát sau, sưu hồn kết thúc, Tả Cảnh Hành hơi suy nghĩ, gật đầu nói: "Hắn nói không sai, có thể vị 'Yểm' tiên kia là tu sĩ cấp cao đã từng đi qua nơi đây."

Loan Kiệu Khanh trầm ngâm nói: "Chư vị, chúng ta không biết mốc ranh giới Bàn Nhai giới, cũng không có địa đồ trong tay, muốn trở về, tốt nhất phải gặp mặt vị 'Yểm' tiên kia một lần, có lẽ hắn sẽ biết chút gì đó."

Chương 1480: Còn thiếu một người (2)

La Đô nói: "Vậy chúng ta chờ ở chỗ này mười ngày."

"Nếu 'Yểm' tiên kia vẫn chưa xuất hiện, chúng ta lại đi tìm manh mối khác"

Những người khác đều gật đầu, đại yêu Thanh Yếu cũng đồng ý.

Thế là, bọn họ thu lại khí tức, trực tiếp đi vào trong chiếu ngục.

Độ Ách uyên.

Lòng đất.

Trong Chân Không Hóa Linh đại trận, bóng tối đậm đặc.

Mạc Lễ Lan ngồi xếp bằng chính giữa trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời.

Lúc này, Bùi Lăng đã ngồi sát bên cạnh Mạc Lễ Lan, cả người đều sắp dính vào thân thể của đối phương.

ầm ầm!

Đột nhiên, một tiếng vang kinh thiên động địa xuyên qua [Minh Thiên Chỉ Vụ], xuyên qua từng tầng lòng đất cách trở, phòng hộ Chân Không Hóa Linh đại trận như tiếng diệt thế nổ tung bên tai hai người!

Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên rung động dữ dội, phù văn Chân Không Hóa Linh đại trận lập tức bị dập tắt hơn phân nửa, trên đỉnh đầu có cát đá rì rào rơi xuống, dường như toàn bộ Độ Ách uyên đều đang sụp đổ.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng, lập tức ôm lấy Mạc Lễ Lan.

Hàng lông mày kẻ đen của Mạc Lễ Lan lập tức cau lại, chỉ có điều hình như bây giờ nàng đang thao túng cái gì đó, cả người không nhúc nhích.

Ngoại trừ sắc mặt cực kỳ khó chịu, lại không có bất kỳ động tác dư thừa nào.

Lúc này, thấy động tĩnh dần biến mất, cuối cùng không có việc gì xảy ra, Bùi Lăng thầm thở phào một hơi, lúc này xúc động nói: "Mạc tiên hữu không cần lo lắng, có ta bảo vệ, nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện!"

Mạc Lễ Lan hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời cái gì.

Bùi Lăng cũng không quan tâm, cảnh giác đánh giá xung quanh, mặc dù từ vừa rồi đến bây giờ vẫn bình an vô sự, nhưng cẩn thận một chút cũng không phải sai lầm lớn, vì vậy cánh tay ôm lấy Mạc Lễ Lan vẫn chưa buông ra.

Một hồi lâu sau, Mạc Lễ Lan đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ một thoáng quanh người đã bộc phát ra một luồng khí kình cường đại, trong nháy mắt đánh văng Bùi Lăng ra.

Bùi Lăng lui lại mấy bước, lập tức đứng vững, sau đó làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh hỏi: "Làm xong việc rồi?"

Mạc Lễ Lan lạnh lùng nhìn Bùi Lăng, nói: "Còn thiếu một người cuối cùng, ta muốn đi qua giải quyết một chút."

Nói xong, nàng lập tức chui ra khỏi mặt đất.

Bùi Lăng không hề do dự, lúc này thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] theo sát phía sau.

Trong nháy mắt, hai người trở về trên mặt đất, trong tầm mắt là một vùng tăm tối, trong cảm giác địa hình xung quanh đã sớm thay đổi, toàn bộ Độ Ách uyên đã bị [Minh Thiên Chi Vụ] bao phủ.

Tiếng nỉ non như xì xào bàn tán, như bóng với hình vờn quanh bên tai, trong bóng tối vang lên vô số tiếng xột xoạt, như có thứ gì đó theo sát ở bên, nhìn chằm chằm.

Loại cảm giác này không hề khác ở Vĩnh Dạ hoang.

Bùi Lăng lập tức triển khai thần niệm, dò xét tình huống xung quanh, [Minh Thiên Chi Vụ] có thể ngăn cách thần niệm nhưng đây là [Minh Thiên Chỉ Vụ] do hóa thân của hắn thi triển, không có chút hiệu quả nào với hắn.

Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện toàn bộ khu chữ "Hoàng" đã không có một ai, lại không tìm được bất kỳ một tu sĩ nào.

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm túc, lập tức theo sát Mạc Lễ Lan hơn.

Hai người nhanh chóng tới khu chữ "Huyền", mục tiêu của Mạc Lễ Lan rất rõ ràng, chẳng mấy chốc nàng đứng bên cạnh một cái hố sâu trước đó chưa từng thấy.

Bùi Lăng đi theo dừng lại, theo ánh mắt của đối phương quan sát xuống dưới, chỉ thấy Văn Nhân Linh Sắt đứng sừng sững ở đáy hố, quanh người tràn ngập mùi máu tanh, vết thương lít nha lít nhít, không biết đã bị thương bao nhiêu, đất dưới chân đã bị vết máu thấm ướt một phần.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không có chút hồng hào nào, dường như đã sớm mất đi ý thức, dù là như thế, trong tay vẫn nắm một lá cờ nền máu chữ đen.

Xung quanh một người một cờ có cát sỏi nham thạch lặp đi lặp lại nứt nẻ, ngưng kết, trải rộng dấu vết đủ loại thuật pháp thần thông. Toàn bộ địa hình vô cùng kỳ quái, khác hẳn trong trí nhớ.

Rất hiển nhiên, nơi đây vừa xảy ra một trận chiến cực kì thê thảm.

Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua, phát hiện nơi này ngoại trừ Văn Nhân Linh Sắt không còn bất kỳ kẻ nào nữa.

Trước đó những phạm nhân chạy ra khỏi giới luật phong ấn của khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" đã biến mất không còn tăm tích, ngay cả thi thể cũng không để lại một bộ nào.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng cau mày hỏi: "Nàng còn sống?"

Trước đó Văn Nhân Linh Sắt này từng dùng hình với hắn, lúc ấy hắn còn nghĩ, chờ sau này mình có tu vi cao, nhất định phải tìm nàng tính sổ sách...

Nhưng hiện tại Độ Ách uyên xảy ra chuyện, Tư ngục và Chưởng tù không ở đây, nàng là một Tư viên, đường đường lại Hợp Đạo có địa vị tôn quý, tu vi cao tuyệt, nếu muốn tự vệ nhất định không khó. Nhưng nàng tận trung với cương vị, lấy sức một mình cản quần ma... Cuối cùng rơi vào kết cục này, ít nhiều gì trong lòng hắn cũng thấy hơi khó chịu.

Lúc này, lại nghe Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Mặt cờ kia khóa lại một tia khí cơ cuối cùng của nàng."

Chương 1481: Điều kiện nhận chủ

"Nếu không, không có phàm nhân có thể chống cự [Minh Thiên Đại Mộng] của ta."

Nghe xong Văn Nhân Linh Sắt chưa chết, Bùi Lăng không nhịn được thầm thở phào một hơi.

Nhưng chẳng mấy chốc trong lòng hắn giật mình.

Ý chí Chân Tiên có ý là, toàn bộ sinh linh khác trong Độ Ách uyên đã bị Chân Tiên mộng cảnh thôn phệ? !

Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt lá cờ trong tay Văn Nhân Linh Sắt.

Sư tôn Dược Dạ Thư cho hắn ba viên Thiên Thương Lệ, hắn đã dùng hết toàn bộ Còn ba viên Hư Thiên giới chủng, lúc hắn ở cảnh giới thấp, tuy là thủ đoạn giữ mạng cực tốt, nhưng từ lần trước ở Vĩnh Dạ hoang mạc cho đến nay, Hư Thiên giới chủng đã mất đi hiệu lực hai lần.

Một khi gặp lại nguy cơ sinh tử giống với lần này, bây giờ trên người hắn đã không có một thứ có thể được gọi là lá bài tẩy giữ mạng.

lá cờ bên dưới hố sâu kia có thể giữ lại một mạng cho Văn Nhân Linh Sắt bị trọng thương dưới tiên thuật của ý chí Chân Tiên, nhất định cực kỳ thần diệu!

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Lá cờ kia rất đặc thù, có chút tác dụng với Tiên thể của ta bị phong ấn ở U Tố mộ và Phù Sinh cảnh"

"Kính xin Mạc tiên hữu nhường nó cho ta."

Mạc Lễ Lan thản nhiên nhẹ gật đầu: "Có thể"

Nàng không có quá nhiều hứng thú với [Tru Ác Kỳ], căn cơ của món pháp bảo này tạm được, có khả năng lột xác thành Tiên khí, miễn cưỡng cũng không có trở ngại.

Nhưng dù sao không phải Tiên khí đúng nghĩa, lấy tầm mắt của nàng, cũng không quá để ở trong lòng.

Bùi Lăng đã cần, tất nhiên nàng lười tranh.

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng vui mừng, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] rơi xuống trước người Văn Nhân Linh Sắt.

Sau khi đến dưới đáy hố sâu, khí tức thảm liệt càng phát ra nồng đậm.

Bùi Lăng tiến lên, trước tiên thi lễ với Văn Nhân Linh Sắt một cái, sau đó đưa tay cầm lấy [Tru Ác Kỳ].

Ngón tay hắn vừa chạm đến [Tru Ác Kỳ 1, một luồng lực lượng hùng hậu cường đại lập tức đánh văng hắn ra.

Phát hiện điều khác thường, Bùi Lăng lập tức giật mình vận chuyển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], trong nháy mắt trở về bên cạnh Mạc Lễ Lan.

Lúc này, [Tru Ác Kỳ] không gió mà bay, phía trên mặt cờ chậm rãi hiện ra một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc chiến váy nền đen hoa văn đỏ.

Nhìn kỹ lại, lại là một nữ đồng chải hai cái đuôi ngựa khoảng sáu bảy tuổi, tóc đen mắt đỏ, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, chiến váy cổ xưa, thoạt nhìn như đã trải qua hàng ngàn hàng vạn trận ác chiến, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, để lộ ra khí tức nặng nề xa xưa.

Khuôn mặt nàng non nớt, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị mơ hồ thể hiện ra sự uy nghiêm, khí tức hùng hậu mênh mông, tuy chỉ một bóng dáng lại như quân dung nghiêm túc ở trước mặt thiên quân vạn mã.

Đây là kỳ linh của [Tru Ác Kỳ] !

Sau khi kỳ linh xuất hiện lại nhìn Văn Nhân Linh Sắt, tiếp theo ánh mắt lướt qua Mạc Lễ Lan, nhìn về phía Bùi Lăng.

Ngay sau đó, nó mở miệng nói: "Tên ta là "Tru Ác) là kỳ linh của là cở này, chỉ có sinh linh đức hạnh cao khiết, chưa từng nhiễm máu người vô tội mới có tư cách cầm lấy ta."

Thấy thế, Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, rõ ràng phẩm chất của món pháp bảo này rất cao, cho dù lúc này không ai khống chế, khí linh cũng không phải bình thường.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức hỏi: "Những thứ này ta đều có, phải làm thế nào mới có thể trở thành chủ nhân của ngươi?"

Kỳ linh im lặng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, vừa rồi nó cố ý nói ra những điều kiện kia là vì đối phương căn bản không có tư cách chạm vào nó! Dưới loại tình huống này, đối phương vẫn muốn trở thành chủ nhân của nó?

Thế nhưng, nhìn Văn Nhân Linh Sắt chỉ còn một hơi cuối cùng, cuối cùng kỳ linh nhả ra nói: "Ngươi có thể cứu chữa cho Văn Nhân Linh Sắt không?"

Cứu chữa cho Văn Nhân Linh Sắt?

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, hắn rất muốn cứu người! Chỉ có điều, hắn là một Hóa Thần nho nhỏ, sao có thể cứu một vị Hợp Đạo kỳ sắp chết?

Nếu trên người hắn còn có Thiên Thương Lệ của sư tôn Dược Dạ Thư, vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn nắm giữ truyền thừa Thánh Tử và truyền thừa của "Chú" đều là dùng để giết người, thậm chí một môn thủ đoạn chân chính dùng để cứu người cũng không có!

Điều kiện nhận chủ của kỳ linh này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn Mạc Lễ Lan bên cạnh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn có một môn thủ đoạn dùng để cứu người! Hơn nữa môn thủ đoạn này suýt nữa cứu tỉnh Chân Tiên!

Đúng vậy, chính là [Tâm Ma Đại Diễn Chú] trong truyền thừa của "Chú"!

Suy nghĩ đảo quanh, Bùi Lăng lập tức không chút thay đổi hỏi:

"Mạc tiên hữu, có thể cho ta mượn một chút tế phẩm không?"

Nói xong, hắn nghiêm túc quan sát phản ứng của Mạc Lễ Lan.

Lại nghe Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Tế phẩm không có vấn đề, cũng có thể tặng tên nữ tu Hợp Đạo này cho ngươi. Chỉ có điều, ngươi nhất định phải hiến tế cho bản thể của ta một lần"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức yên lòng.

Mạc Lễ Lan đồng ý tặng tế phẩm cho hắn, hơn nữa không thể hiện ra bất kỳ điều gì đáng nghi, có nghĩa [Tâm Ma Đại Diễn Chú] do mình nắm giữ, thật sự có thể cứu chữa Văn Nhân Linh Sắt.

Chương 1482: [Minh Thiên Đại Mộng] ()

Hoặc là, tế phẩm mà đối phương cho có thể cứu vị Tư viên Độ Ách uyên này!

Về phần lại hiến tế một lần cho bản thể của ý chí Chân Tiên...

Điều này hơi nguy hiểm, nhưng vì [Tru Ác Kỳ] kia, cũng có thể đồng ý!

Hắn lập tức nói: "Được."

Mạc Lễ Lan thấy thế, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Ta sẽ lập tức sắp xếp."

Bàn bạc ổn thỏa điều kiện với ý chí Chân Tiên, tiếp theo Bùi Lăng nhìn về phía Tru Ác Kỳ, nói; "Ta có thể cứu Văn Nhân Linh Sắt, chỉ là môn thủ đoạn này của ta, có thể sẽ có chút tác dụng phụ."

Kỳ linh cảm nhận khí tức của Văn Nhân Linh Sắt đã suy yếu tới cực điểm, lập tức nói: "Chỉ cần có thể giữ tính mạng của Văn Nhân Linh Sắt là được!"

Dường như lo lắng Bùi Lăng không cố hết sức, ngay sau đó nó nói thêm: "Về phần điều kiện nhận chủ của ta, rất hà khắc"

"Người giống như ngươi, không thể đạt tới."

"Hiện tại chỉ có Văn Nhân Linh Sắt mới phù hợp điều kiện, nhưng chỉ cần ngươi cứu Văn Nhân Linh Sắt, ta có thể mặc cho ngươi sai khiến ba năm"

"Sau ba năm, ta sẽ rời đi, đi tìm Văn Nhân Linh Sắt"

"Chỉ có Văn Nhân Linh Sắt mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của ta."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức ngây người, cứu Văn Nhân Linh Sắt không phải điều kiện nhận chủ của kỳ linh này, mà là điều kiện coi hắn làm lốp xe dự phòng? !

Chỉ có điều, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hình như mình không cần so đo với kỳ linh vì những điều này?

Sau khi hắn dùng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cứu Văn Nhân Linh Sắt, ngay cả Văn Nhân Linh Sắt cũng là của hắn.

Kỳ linh này nhận mình làm chủ và nhận Văn Nhân Linh Sắt cũng không có gì khác nhau.

Đến lúc đó trực tiếp để Văn Nhân Linh Sắt đưa [Tru Ác Kỳ] cho mình là được!

"Tu vi của Văn Nhân Linh Sắt cao hơn ta quá nhiều, hơn nữa lại có địch ý với ta."

"Lần này chỉ cần thành công thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú], sẽ lấy [Tru Ác Kỳ] trước tiên."

"Sau đó, chở tu vi thực lực không thua nàng lại giải trừ [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cho nàng, như thế không cần lo lắng nàng sẽ gây bất lợi cho ta..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng mỉm cười gật đầu: "Không có vấn để!"

Lúc này, Mạc Lễ Lan đột nhiên nói: "Thời điểm gần đủ rồi, có thể trở về Bàn Nhai giới'"

Vừa dứt lời, một vòng xoáy màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện.

Vô số cát sỏi khối đá rối rít bị nó càn quét vào bên trong, khí tức của nó như bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc, lối đi thông thẳng đến tầng sâu trong mộng cảnh.

Vòng xoáy càng lúc càng lớn, nhanh chóng nuốt hết Bùi Lăng, Mạc Lễ Lan, Văn Nhân Linh Sắt và [Tru Ác Kỳ].

[Minh Thiên Chi Vụ] ở xung quanh cũng như thủy triều, sôi trào mãnh liệt chảy vào bên trong vòng xoáy.

Không có bóng tối che đậy, cuối cùng toàn cảnh Độ Ách uyên đã hiện ra một lần nữa.

Trên mặt đất đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi đều là dấu vết thuật pháp, thần thông, quyền chưởng chân chỉ rơi xuống, mùi máu tanh tùy ý tràn ngập.

Nhưng toàn bộ Độ Ách uyên lại không có dấu hiệu vỡ nát.

Một cây họa kích khí tức cường đại cắm ở bên trong mái vòm, lấy mũi họa kích làm trung tâm, vết nứt như mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng, chỉ có điều mái vòm lại không có bất kỳ lỗ thủng gì.

Thôn phệ xong tất cả [Minh Thiên Chỉ Vụ], vòng xoáy bắt đầu co vào.

Họa kích như phát hiện cái gì đó, bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó tránh thoát mái vòm, hóa thành một đạo điện quang đột nhiên trốn vào trong đó ngay trước khi vòng xoáy hoàn toàn biến mất.

Tiểu thế giới.

Bắc bộ.

Bên ngoài tiểu sơn thôn vắng vẻ, một bóng dáng cao lớn đứng một mình, trước mặt hắn ta là mấy tên thôn phụ vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt tan rã.

Tiên Mẫu đường?

Diệt Liên lão ma khẽ gật đầu, đây chắc chắn là một tông môn trong thế giới nhỏ này.

Để bảo đảm không bỏ sót manh mối mấu chốt gì, hắn ta lập tức tiến hành sưu hồn với mấy tên thôn phụ.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại không thể truyền ra mấy bước bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, Diệt Liên lão ma đạt được tất cả ký ức liên quan tới Tiên Mẫu đường từ mấy tên thôn phụ, Tiên Mẫu đường này cũng không phải loại tông môn cầu đạo thụ nghiệp tầm thường mà hắn ta tưởng, nơi đây lấy tế tự làm chủ.

Bọn họ tế tự một vị tiên nhân tôn hiệu là "Việt".

Đệ tử trong nội đường đều lấy nữ tử làm chủ, việc làm nhiều nhất là cầu "Việt" tiên ban thưởng con...

Diệt Liên lão ma thầm nghĩ, Tiên Mẫu đường có ảnh hưởng không nhỏ trong tiểu thế giới này, chắc "Việt" tiên sau lưng bọn họ là một vị tu sĩ cấp cao, rất có thể trên tay sẽ có địa đồ hư không xung quanh tiểu thế giới này.

Nghĩ tới đây, hắn ta tiện tay bấm niệm pháp quyết, đốt cháy những thôn phụ này không còn, sau đó dựa theo trí nhớ của các nàng, chạy đến tổng đà Tiên Mẫu đường.

Tiên Mẫu thành.

Một tòa đại trạch chiếm diện tích trăm mẫu ở thành bắc.

Mặc dù đã vào đông nhưng toàn bộ tòa nhà đều đốt địa long, cửa sổ đều làm bằng lưu ly, lại ấm áp như xuân.

Mười tên phụ nhân hoàn phì yến gầy, vẻ quyến rũ khác nhau chỉ mặc váy lụa mỏng, châu vây thúy quấn, hoàn bội leng keng, hiện tại ngồi trong một phòng, vừa hưởng thụ hoa quả tươi rượu ngon trong căn phòng ấm áp, vừa bàn bạc chuyện quan trọng.

Chương 1483: [Minh Thiên Đại Mộng] (2)

Mười tên phụ nhân này là người chủ trì hiện tại của Tiên Mẫu đường, địa vị cao thượng, được "Việt" tiên ban thưởng rất nhiều, không quan tâm tuổi tác hình dáng tướng mạo ban đầu, hiện tại nhìn lại đều chỉ khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, tuy lớn tuổi mà quyến rũ, phong vận vẫn còn, rõ ràng khí tức quanh người mạnh hơn những người khác của Tiên Mẫu đường rất nhiều.

Bây giờ dòng dõi của bọn họ trông coi ở bên ngoài, mặc dù tuyết lớn đây trời lại chỉ mặc áo mỏng, không sợ chút nào. Về mặt kính cẩn nghe theo, cảnh giác nhìn xung quanh, kiên nhẫn chờ mẫu thân của mình phân phó.

Hình dáng tướng mạo của những hậu tự này quê mùa nhưng vô cùng cường tráng, hành động như điện.

Xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh nhìn biểu hiện của bọn nhỏ, trong lòng mười tên phụ nhân đều vui mừng.

Lúc này, phụ nhân quyến rũ ngồi ở vị trí cao nhất chậm rãi mở miệng: "Nhớ cuộc sống năm đó lại nhìn bây giờ, thật sự là như một giấc chiêm bao!"

"Đám tỷ muội, nếu không có 'Việt' tiên, thử nghĩ bây giờ chúng ta là tình hình gì?"

"Việt' tiên từ ái, cứ xin là cho, chưa từng yêu cầu chúng ta điều gì.

"Thật sự khiến bọn ta vô cùng xấu hổ!"

"Tỷ tỷ nói rất đúng!" Phụ nhân khác nghe vậy rối rít phụ họa, nhíu mày nói: "Mặc dù mỗi lần chúng ta hiến tế đều chuẩn bị đầy đủ đồ cúng, nhưng cũng chỉ là bày tỏ tâm ý thôi."

"Trên thực tế, tiên nhân như 'Việt' tiên, sao có thể để ý đồ cúng phàm tục?"

Việt' tiên có ân nặng như núi với chúng ta, chúng ta lại không thể đáp lại một phần vạn..."

Một phụ nhân búi Hồi Tâm Kế khẽ thở dài: "Vốn chúng ta chỉ là hạng nữ lưu yếu đuối tay trói gà không chặt, giờ này ngày này, tất cả đều là dựa vào 'Việt' tiên để đoạt được."

"Muốn báo đáp 'Việt' tiên lại có lòng không có sức... Cũng không thể sinh con dưỡng cái cho 'Việt' tiên chứ?"

"Ừm?" Lời này lại nhắc nhở những người khác, đôi mắt rất nhiều phụ nhân lập tức sáng lên, phụ nhân quyến rũ cầm đầu lập tức nói: "Chỉ không biết 'Việt' tiên là nam hay nữ, nếu là nam tiên, chúng ta bằng lòng sinh dục dòng dõi cho tiên nhân!"

Phụ nhân khác rối rít gật đầu: "Chúng ta đều bằng lòng sinh dục dòng dõi cho tiên nhân!"

"Không biết dòng dõi tiên nhân sẽ có dáng vẻ ra sao?" Bọn họ không nhịn được thảo luận đề tài này: "Chắc hẳn ngoại trừ cường tráng, dung mạo cũng là số một..."

Lúc đang nói chuyện, bọn họ lại nhìn bọn nhỏ trong gió tuyết ở bên ngoài, mặc dù những đứa con này ngoan ngoãn nghe lời, thực lực cường đại nhưng vẻ ngoài thật sự khó đến được dáng vẻ thanh nhã.

Nhưng nếu sinh hạ dòng dõi cùng "Việt" tiên...

Vậy chắc chắn không giống!

Chỉ nhìn đám người bọn họ lục tục trở về thanh xuân, vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp là biết: "Việt" tiên đã có thể làm vẻ ngoài của các nàng càng ngày càng tăng, thân sinh dòng dõi của hắn ta sẽ hoàn mỹ đến mức nào?

Đám phụ nhân tưởng tượng dòng dõi xinh đẹp tuyệt trần, cường đại nhất thiên hạ này lại do mình sinh ra, đám người không nhịn được đều mỉm cười, suy nghĩ sinh dục dòng dõi cho "Việt" tiên càng ngày càng kiên định.

"Bọn tỷ muội, không bằng thế này đi." Lập tức có người đề nghị, "Đợi chút nữa để bọn nhỏ thu dọn đồ đạc, mười người chúng ta tắm rửa thay quần áo cùng nhau thiết tế, khẩn cầu sinh dục dòng dõi cho 'Việt' tiên thì như thế nào?"

"Không sai, nên như thế!"

"ý tưởng này đã ăn sâu trong lòng chúng ta!"

"Lần này liên quan trọng đại, nhất định phải dùng tế phẩm đã tốt phải tốt hơn..."

"Lấy một bàn trân châu Nam Hải ở chỗ ta đi!"

"San hô Đông Hải của ta cũng thế"

"Còn có Đế phỉ thúy của ta...

Đám phụ nhân đang mồm năm miệng mười bàn tán, đột nhiên một đạo độn quang xẹt qua giữa không trung, Diệt Liên lão ma phá không mà tới, đạp không mà đứng trong đình, cúi đầu quan sát xuống.

Mười tên phụ nhân xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy cảnh này, sắc mặt đều khẽ giật mình.

Trong đình viện, rất nhiều dòng dõi phát hiện động tĩnh trước một bước, đang muốn ra tay lại lập tức cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng cường đại như vạn ngọn núi nặng đè xuống, khiến bọn họ không thể động đậy.

Diệt Liên lão ma dùng thần niệm đảo qua, phát hiện dòng dõi gian ngoài không đủ đáng sợ, mười tên phụ nhân được bọn chúng bảo vệ đều là phàm nhân, lập tức cười lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói: "Trong vòng một canh giờ, bản tọa muốn gặp được 'Việt' tiên."

"Nếu không sẽ giết toàn bộ Tiên Mẫu đường! !"

Tỉnh không mênh mông, tịch mịch lại sáng chói.

Hư không chấn động một cơn, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện.

Cũng giống lần trước, hắn vừa tiến vào phương mộng cảnh này lập tức cảm thấy lực lượng của mình đạt được sự tăng lên ngàn vạn lần, dường như trong lúc vung tay đã có thể dễ như trở bàn tay dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao.

Hắn kế thừa tiên vị lần trước trong mộng cảnh này!

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, ý chí Chân Tiên thi triển [Minh Thiên Chỉ Vụ] trong Độ Ách uyên, lại có thể kết nối với mộng cảnh trong Vĩnh Dạ hoang mạc?

Đang nghĩ ngợi, giữa hư không trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, mắt phượng môi son, dáng về thanh tú, mặc áo lông mũ phượng, bên tai đeo bảo thạch xinh đẹp như máu khiến hai gò má hơi đỏ hồng, đó là vị Trang Thục công chúa ở Đại Lương quốc kia.

Chương 1484: Trở về tiên vị

Sau khi thấy nàng, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, tiếp theo lập tức kịp phản ứng, đây cũng là ý chí Chân Tiên đã điều khiển thể xác Mạc Lễ Lan ở ngoại giới.

Lúc này, Trang Thục công chúa mở miệng nói: "Hiện tại tiên hữu cứu tên nữ tu Hợp Đạo kia trước, hay đi hiến tế cho bản thể của ta trước?"

Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, hiện tại trực tiếp đi hiến tế cho bản thể Chân Tiên sẽ có nguy hiểm quá lớn.

Trước tiên cần phải lấy [Tru Ác Kỳ] đến tay lại nói!

Thế là, hắn ngắn gọn nói: "Cứu người trước."

Trang Thục công chúa gật đầu, sau đó nói: "Ngươi có thể tự đến Nhân Gian giới chọn lựa tế phẩm cứu người."

"Thế nhưng, không thể chọn lựa những người liên quan đến triều đình"

"Chỉ có thể lựa chọn tế phẩm từ trong con dân dưới danh nghĩa năm tiên 'Yểm, 'Việt, 'Ninh), 'Phù; 'Đế"

"Bây giờ ngươi có thể bắt đầu"

Nghe thấy Trưởng công chúa muốn hắn chọn lựa tế phẩm trong phàm nhân, Bùi Lăng khẽ cau mày, lập tức hỏi: "Có thể dùng nguyên tiên, cựu tiên làm tế phẩm không?"

Trang Thục công chúa lập tức lắc đầu: "Những bản thể kia đều là tế phẩm mà ta cần, không thể cho ngươi."

"Hơn nữa số tế phẩm mà ngươi có thể lựa chọn đã đầy đủ"

Nói đến chỗ này, có lẽ sau đó còn cần dùng đến Bùi Lăng, nàng hơi suy nghĩ chợt nói: "Nếu ngươi cảm thấy không công bằng..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta chậm rãi mở tay phải ra, lòng bàn tay lập tức dâng lên bốn luồng ánh sáng khác nhau, lớn nhỏ không đều.

Trong mỗi một đoàn ánh sáng đều khắc rõ một chữ vân triện, theo thứ tự là: Việt, Ninh, Phù, Đế.

Trang Thục công chúa nói: "Ngươi có thể ngoài định mức chọn một tiên vị để thôn phệ, đây coi như là thù lao để ngươi hiến tế cho bản thể của ta."

Nghe vậy, Bùi Lãng lập tức im lặng.

Hiện tại điều hắn lo lắng nhất không phải khoản giao dịch này có công bằng hay không, mà là tế phẩm phàm nhân trong mộng cảnh không cứu được Văn Nhân Linh Sắt.

Nhưng hiện tại nghe ý tứ của ý chí Chân Tiên, tế phẩm phàm nhân đã đủ rồi? ?

Về phần thôn phệ tiên vị này... Hắn từng nghe Kê Trường Phù nói qua, tăng tiên vị ở trong mộng tiên này, rất có ích lợi cho bản thân ở trong hiện thực.

Có lẽ việc thôn phệ tiên vị này cũng không kém quá nhiều.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức gật đầu, nói: "Được."

Trang Thục công chúa hỏi: "Ngươi muốn tiên vị nào?"

Bùi Lăng nhanh chóng phân tích trong lòng, trực tiếp loại trừ "Đế", đây là tiên vị mà lúc trước Ngọc Tuyết Chiếu lấy được trong mộng tiên, trong bốn tiên vị này, đây là tiên vị yếu nhất, hắn căn bản không cần cân nhắc.

"Phù" tiên cũng gần như vậy, đây là tiên vị của Kê Trường Phù, trước khi Kê Trường Phù tiến vào mộng tiên đã bị hao tổn căn cơ nghiêm trọng.

So sánh với hai vị người thừa kế chính đạo kia, chắc chắn phải kém hơn một bậc.

Về phần hai tiên vị còn lại là "Việt": "Ninh"...

Suy nghĩ đảo quanh, Bùi Lăng hỏi: "Việt' và "Ninh; tiên vị nào càng mạnh hơn?"

Trang Thục công chúa bình thản nói: "Hiện tại Khinh Tiên hội như rắn mất đầu, đã là năm bè bảy mảng; Tiên Mẫu đường đang lúc đỉnh phong, cho nên 'Việt' càng mạnh hơn."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy ta chọn 'Việt:

Trang Thục công chúa nhẹ vung làn váy dài, cất kỹ ba đoàn ánh sáng "Ninh": "Phù": "Đế", đoàn ánh sáng "Việt" kia thì nhanh chóng bay vào mi tâm Bùi Lăng.

Trong nháy mắt, bên tai Bùi Lăng lập tức vang lên lời cầu xin như thủy triều.

Trang Thục công chúa nói: "Thực hiện trên ba tâm nguyện của tín chúng 'Việt; có thể chính thức thôn phệ tiên vị của hắn"

"Đa tạ!" Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, chọn trúng một lời cầu xin cháy bỏng rõ ràng nhất, sự khẩn cầu cũng mãnh liệt nhất trong rất nhiều lời cầu xin.

Chẳng mấy chốc, thần hồn của hắn như đột nhiên hạ xuống, nhanh chóng thấy được một cảnh tượng: Chính đường rộng lớn xa xỉ, một ma tu quần áo cũ nát, khí thế bạo ngược ngồi ở vị trí cao nhất, quanh người có hoa sen màu mực trôi nổi quanh quẩn, lúc nhìn quanh không coi ai ra gì.

Từ trong ra ngoài chính đường thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, hiển nhiên rất nhiều dòng dõi do "Việt" tiên ban tặng đã bị hắn ta tàn sát sạch sẽ.

Sau khi thấy rõ ràng hình dáng tướng mạo tên ma tu kia, Bùi Lăng lập tức giật mình, đây là tên phạm nhân ở tầng dưới chót khu chữ "Thiên" Độ Ách uyên!

Lúc này, mười tên phụ nhân váy tươi sáng, sắc mặt trắng bệch đang nơm nớp lo sợ quỳ gối trong đình, giọng điệu cháy bỏng nỉ non cầu xin.

Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, nghe một lúc nhanh chóng hiểu rõ chuyện đã xảy ra.

Tên ma tu này giết tới tổng đàn Tiên Mẫu đường, muốn gặp "Việt" tiên một lần, nếu không sẽ giết toàn bộ Tiên Mẫu đường...

Nội dung cầu xin của mười tên phụ nhân trong đình là cầu hắn giáng xuống cơn giận lôi đình, hung hăng trừng trị ma tu này.

Độ khó của lời cầu xin này hơi lớn!

Phạm nhân tầng dưới chót khu chữ "Thiên" thực lực cường hãn, tu vi cao tuyệt, dù bản thân là tiên nhân dựa vào Chân Tiên mộng cảnh đột nhiên thu hoạch được tiên vị, chưa chắc đã đối phó được đối phương.

Bùi Lăng cau mày, nghiêm túc suy nghĩ, quyết định thăm dò ý muốn của đối phương, xem rốt cuộc tên ma tu này tìm "Việt"

tiên có mục đích gì?

Thế là, hắn lập tức truyền âm nói: "Các hạ tìm ta, không biết có gì chỉ giáo?"

Chương 1485: Chỉ cần hài tử (1)

Tổng đàn Tiên Mẫu đường.

Đại đường vô cùng xa xỉ, Diệt Liên lão ma ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ mặt tự nhiên trông rất trang trọng.

Lúc này, cánh cửa đóng chặt đã được mở rộng ra, hắn ta có thể nhìn rõ ràng tình hình trong đình.

Bên cạnh tế đàn được dựng tạm thời, mười tên phụ nhân vốn trang điểm lộng lẫy, lại bị gió tuyết thổi đến sắc mặt trắng bệch, đang quỳ trên mặt đất run rẩy lẩm bẩm cầu nguyện.

Hiện tại Diệt Liên lão ma cực kỳ thản nhiên.

Lúc mới bắt đầu, không biết nội tình của Tiên Mẫu đường này, hắn ta cũng không định trực tiếp ra tay.

Nhưng sau khi thấy mười người chủ trì có địa vị cao nhất của Tiên Mẫu đường này lại thất vọng, một tổ chức phàm nhân chưa bước vào đạo đồi!

Căn bản không đáng để hắn ta lãng phí thời gian!

Ngay cả "Việt" tiên được phàm nhân cung phụng cũng cần dựa vào giả thân giả quỷ để thu hoạch được, tu vi cao nhất cũng chỉ Kết Đan!

Đợi chút nữa gặp được "Việt" tiên kia, không cần phải nói nhảm điều gì với đối phương, trực tiếp sưu hồn.

Hắn ta muốn biết tông môn mạnh nhất, tu sĩ mạnh nhất của vùng thế giới nhỏ này ở nơi nào!

Thấy mười tên phụ nhân đã tế tự nửa ngày, vị "Việt" tiên kia vẫn không thấy tăm hơi, Diệt Liên lão ma từ tốn nói: "Lại cho các ngươi một khắc đồng hồ."

"Trong vòng một khắc đồng hồ, nếu 'Việt' tiên vẫn chưa xuất hiện, các ngươi cũng không có giá trị tiếp tục sống tiếp nữa."

Mười tên phụ nhân kia nghe vậy lập tức sợ đến mức giật mình, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng, lời cầu xin nỉ non cũng càng ngày càng mập mờ.

Diệt Liên lão ma hừ lạnh một tiếng, nếu không phải hắn ta vừa đến vùng thế giới nhỏ này cần thu thập rất nhiều tình báo, loại phàm nhân này còn không có cả tư cách quỳ xuống ở trước mặt hắn ta...

Đang nghĩ ngợi, trong lòng Diệt Liên lão ma đột nhiên dâng lên một sự rung động mạnh mẽ, dường như từ nơi sâu xa có ý chí kinh khủng gì đó tồn tại, đột nhiên giáng lâm!

Không đợi hắn ta kịp phản ứng, một giọng nói xen lẫn hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo, sa đọa đột nhiên vang lên bên tai hắn ta!

Diệt Liên lão ma căn bản nghe không hiểu giọng nói này đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thân thể lập tức không chịu khống chế, xung quanh hai lỗ tai lập tức có từng mầm thịt như măng mùa xuân chui từ dưới đất, tranh nhau mọc ra, toàn bộ thân hình cũng nhanh chóng bành trướng, vặn vẹo, hình ảnh nhiễu sóng thành thứ nào đó không thể tưởng tượng nổi.

Tiên nhân! ?

Diệt Liên lão ma lập tức quá sợ hãi, vội vàng thôi động pháp lực toàn thân chống cự thân thể dị biến.

Lúc này, đạo thể qua muôn ngàn thử thách của hắn ta đối mặt với giọng nói này lại yếu ớt như một tờ giấy, lại không có chút sức chống cự nào, toàn bộ thân hình, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch cũng bắt đầu điên cuồng biến hóa, đau đớn dữ dội như sóng dữ mãnh liệt.

Hắn ta nhịn xuống cơn đau, bắn ra mấy đạo khí nhận, lập tức chém mầm thịt dư thừa trên người xuống.

Cùng lúc đó, pháp lực của Diệt Liên lão ma nhanh chóng tiêu hao.

Không biết qua bao lâu, máu tươi đã thẩm thấu xuống chỗ ngồi và thảm len ở dưới chỗ ngồi, cuối cùng Diệt Liên lão ma đã ổn định trạng thái của bản thân.

Lúc này, hắn ta đã mình đây thương tích, lỗ tai bị chém mất một cái, ngón tay chỉ còn lại tám cái, hai chân một dài một ngắn, chỗ đứt vẫn có máu tươi nhỏ xuống, khí tức cả người suy yếu, pháp lực quanh người đã tiêu hao gần như không còn, ngay cả toàn bộ kinh mạch cũng mơ hồ đau đớn.

Thấy cuối cùng nhiễu sóng đã dừng lại, Diệt Liên lão ma thầm thở phào, cũng không nhịn được nữa, hôn mê ngay tại chỗ.

Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc hắn ta đang ngơ ngác đột nhiên giật mình, ý thức dần khôi phục, lại phát hiện mình đã bị chuyển đến một nơi lờ mờ, ẩm ướt.

Cách đó không xa, có phụ nhân khẽ trò chuyện, nghe hình như là mười tên cao tầng Tiên Mẫu đường trước đó.

"Thả ta ra, để ta giết hắn! ! Tên tà nhân này giết tất cả dòng dõi của chúng ta, làm hại Tiên Mẫu đường ta tổn thất thực lực, khiến bọn ta gần như hoàn toàn mất đi chỗ dựa, hôm nay không chặt hắn thành thịt băm, khó giải mối hận trong lòng ta! !"

"Muội muội bình tĩnh một chút, sở dĩ chúng ta có thể chấp chưởng Tiên Mẫu đường, ngoại trừ thành kính tế bái 'Việt' tiên, cũng là vì dòng dõi dưới gối chúng ta có thực lực cường hãn nhất. Hiện tại lại bị tà nhân này tàn sát gần như không còn, nếu không phải 'Việt' tiên từ bi, kịp thời hạ xuống tiên phạt, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được."

"Bây giờ nguy cơ chỉ được giải trừ tạm thời, cũng nên bàn bạc kỹ hơn!"

"Đại tỷ, tà nhân này lợi hại như thế, lại hung bạo tàn nhẫn, vì sao không cho Lục muội giết hắn, chấm dứt hậu hoạn?"

"Mấy vị muội muội yên tâm, 'Việt' tiên đã kiềm chế tà nhân này, mặc kệ hắn bụng dạ tàn nhẫn thế nào, hiện tại cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay chúng ta, không có khả năng gây sóng gió nưa.

Phụ nhân cầm đầu tỉnh táo nói: "Hơn nữa, tà nhân này lợi hại như thế, chắc hẳn thân thể rất tốt. Hắn giết nhiều dòng dõi của chúng ta như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này như vậy."

"Trực tiếp giết hắn quá dễ dàng cho hắn, cũng không thể đền bù sự tổn thất của chúng ta"

Chương 1486: Chỉ cần hài tử (2)

"Hắn giết bao nhiêu dòng dõi của chúng ta, chúng ta sẽ để hắn trả cho chúng ta bấy nhiêu dòng dõi!"

Nghe đến đó, Diệt Liên lão ma đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn ta muốn đứng lên, lại phát hiện cả người mình mềm nhũn, lại suy yếu đến tình trạng không có chút sức lực nào. Cả người lại trống rỗng, không ngưng tụ được chút pháp lực nào, tay chân đều bị xích sắt to như tay em bé cột vào một chiếc giường đá, không thể động đậy.

Lúc này hơi động đậy, một đôi chuông gió cột vào trên cổ tay hắn ta lập tức phát ra tiếng kêu giòn giã êm tai, đám phụ nhân Tiên Mẫu đường lập tức phát hiện hắn ta tỉnh lại, rất nhiều ánh mắt đều dừng lại trên người hắn ta.

Diệt Liên lão ma nhướn mày, hiện tại những phàm nhân này căn bản không quan trọng gì.

Nhưng những người này tế tự "Việt" tiên, lại là một vị tiên nhân chân chính!

Lần này hắn ta quá không may, chọc phải tiên nhân, phải nghĩ cách thoát thân.

Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức nói: "Chư vị, vừa rồi là ta lỗ mãng, đã đắc tội nhiều. Bởi vì cái gọi là không đánh thì không quen biết, chỗ ta có rất nhiều công pháp, dù là nhập đạo trường sinh hay thanh xuân mãi mãi, hoặc là vô cùng quyến rũ, cần cái gì đều có, bằng lòng lấy ra toàn bộ đưa cho chư vị đánh giá, coi là nhận lỗi:"

"Kính xin chư vị giơ cao đánh khẽ, cởi trói cho ta."

Phụ nhân cầm đầu hơi nâng cằm lên, trên búi tóc hoàn bội đinh đang, nàng cười lạnh nói: "Chúng ta không cần cái gọi là công pháp, chúng ta muốn hài tử!"

"Ngươi giết bao nhiêu dòng dõi của chúng ta, hiện tại phải đưa cho chúng ta bấy nhiêu dòng dõi!"

Nghe vậy, Diệt Liên lão ma liếc nhìn những phụ nhân này của Tiên Mẫu đường, thấy mặc dù các nàng chỉ là phàm nhân, cũng không phải thanh xuân tuổi trẻ, nhưng nói tổng thể cũng coi như có chút tư sắc...

Đối với sự tồn tại như hắn ta, bị buộc sinh con với phàm nhân, mặc dù trên danh nghĩa không dễ nghe nhưng mình cũng không tổn thất cái gì, hoàn toàn có thể đồng ý điều kiện này!

Thế là, Diệt Liên lão ma nói: "Có thể, bây giờ cũng được!"

Phụ nhân cầm đầu kia nghe vậy, vẻ mặt lập tức thả lỏng, nói:

"Các hạ sảng khoái!"

Ngay sau đó, nàng quay đầu phân phó đám phụ nhân bên cạnh, "Mấy vị muội muội, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút"

Những phụ nhân kia lập tức lĩnh mệnh, đi đến nơi hẻo lánh cách đó không xa để chuẩn bị.

Diệt Liên lão ma duy trì tư thế bị trói trên giường đá, kiên nhẫn chờ đợi.

Khóe mắt thoáng nhìn qua, phụ nhân đi đến nơi hẻo lánh chuẩn bị cũng không phải đi cởi áo nới dây lưng, tiện việc cá nước thân mật với hắn ta, mà là nhanh chóng thu thập một tòa tế đàn, bắt đầu tế tự?

Ngay lúc đang nghi ngờ, hắn ta lại nghe được mấy phụ nhân kia đứt quãng cầu xin: "Phục di... 'Việt' tiên nhân từ, khẩn cầu...

Tà nhân sinh con... Trăm tên nam tự cường tráng, đều lấy danh nghĩa của thiếp... Vô cùng khẩn cầu, cẩn từ:

Trời sao.

Bùi Lăng và Trang Thục công chúa đứng sóng vai.

Ngay vừa rồi, Bùi Lăng đã hoàn thành hai lời cầu xin của tín chúng "Việt" tiên, cái thứ nhất là trừng trị phạm nhân tầng dưới chót khu chữ "Thiên" kia; thứ hai là phong bế tất cả lực lượng của phạm nhân kia.

Vốn tưởng phạm nhân tầng dưới chót khu chữ "Thiên" có tu vi sâu không lường được, lúc trước còn suýt nữa đoạt xác của mình, nhất định cực kỳ khó giải quyết, nào biết trong phương mộng cảnh này tiên phàm khác nhau, đối phương vừa nghe được giọng nói của hắn, thiếu chút nữa nhiễu sóng ngay tại chỗ, đọa hóa thành người điên dại không có ý thức.

Lúc này, bên tai lại vang lên lời cầu xin vội vàng cháy bỏng.

Bùi Lăng lập tức nhìn chăm chú.

Đã thấy trước mặt là một địa cung mờ tối, dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn nhìn phạm nhân tầng dưới chót khu chữ "Thiên" bị trói gô lại, thế là Bùi Lăng cũng không nghe hết nội dung lời cầu xin, trực tiếp đồng ý.

Trước đó đối phương ý đồ đoạt xác hắn, tất nhiên hiện tại không cần thiết khách sáo với hắn ta!

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy bụng phạm nhân kia nhanh chóng to lên, bành trướng như thổi hơi.

Chỉ có điều, là phạm nhân đã từng bị giam vào tầng dưới chót Độ Ách uyên, sau khi Diệt Liên lão ma ngạc nhiên một lúc ngắn ngủi, đã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Theo phần bụng to ra, cơn đau cũng càng ngày càng dữ dội, thứ đột ngột xuất hiện trong bụng hắn ta nhanh chóng đè ép, chạm vào lục phủ ngũ tạng của hắn ta, lại liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của hăn ta, trong đó truyền đến ý chí tham lam, dường như muốn rút cả người hắn ta hoàn toàn trống không.

Loại cực hình trước nay chưa từng có này, mà thường nhân khó có thể tưởng tượng chỉ khiến Diệt Liên lão ma hơi cau mày, trên mặt lại không bất kỳ biến hóa nào.

Chẳng mấy chốc, bụng hắn ta đã to như phụ nữ mang thai đủ tháng, sau đó như dưa hấu chín mọng: "phanh" một tiếng nhỏ, phần bụng của hắn ta vỡ ra, theo đó là một tiếng hừ lạnh của Diệt Liên lão ma, dòng máu văng ra khắp nơi, một thai nhì hình thù kỳ quái xé áo bào, ướt sũng bò ra.

Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư...

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó vì hình tượng có sự tác động quá đáng sợ, hắn vội vàng rời khỏi tình cảnh này.

Lúc này, vì liên tục thực hiện ba lời cầu xin của tín chúng "Việt"

tiên.

Chương 1487. Tư ngục

Sau khi ý thức trở về trời sao, rõ ràng khí tức của hắn ta đã cao hơn một mảng lớn: "Pháp" liên tục tăng lên, quanh người cũng quanh quẩn một luồng tiên ý mãnh liệt, càng rõ ràng hơn trước đó.

Sau một lát, Bùi Lăng hoàn toàn hoàn thành sự lột xác, hắn cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao cái này cũng là mộng cảnh, không biết sau khi mình trở lại hiện thực sẽ như thế nào.

Ngay lúc này, Trang Thục công chúa bình tĩnh nhắc nhở: "Ngươi có thể bắt đầu chọn lựa tế phẩm"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Ta có thể hạ giới chọn lựa không?"

Mặc dù nơi đây là mộng cảnh, nhưng lựa chọn tế phẩm thì hắn vẫn phải chọn lựa những người tội ác tày trời, làm ác không chịu hối cải.

Trang Thục công chúa từ tốn nói: "Có thể"

Bàn Nhai giới.

Cảnh nội Yến Tê thành.

Một chỗ ít ai lui tới, dãy núi vây quanh đầm sâu, xanh biếc như phỉ thúy.

Lúc này, trong sóng nước lấp loáng phản chiếu chính điện của một tòa hành cung xa hoa.

Tư Hồng Khuynh Yến hoa phục tóc búi cao, châu vây thúy quấn đang buồn bực nghiêng người dựa vào bảo tọa.

Văn Nhân Linh Sắt thật sự là thiếu thải bổ!

Đại chiến thảo ngụy khí thế hừng hực, mỗi ngày đều có bao nhiêu tu sĩ ngụy đạo, dân chúng ngụy đạo hoặc chiến tử sa trường hoặc trôi dạt khắp nơi, đối phương không đi địa giới Cửu Nghi sơn tham gia đại chiến, rảnh rỗi tới trông coi Độ Ách uyên làm gì?

Lần này mình tìm Bùi Lăng báo thù, lại không thành công.

Đợi lát nữa còn phải truyền âm bẩm báo với lão tổ, lại phải kéo dài thời gian ba ngày.

Thật sự rắc rối!

Đang nghĩ ngợi, nàng đột nhiên phát hiện Truyền Âm Phù có động tĩnh, đôi mi thanh tú không nhịn được cau lại, nhưng lấy Truyền Âm Phù ra lại phát hiện không phải lão tổ tìm nàng, mà là Tư Hồng Diệu Ly.

Tâm niệm vừa động, đã thôi động Truyền Âm Phù.

Lập tức, giọng Tư Hồng Diệu Ly truyền ra, mang theo vẻ gấp rút nói: "Phu nhân, Độ Ách uyên có biến, hiện tại tất cả Tiết cấp và Trượng Trực đều bị Văn Nhân Linh Sắt truyền tống ra, ta cũng trà trộn trong đó, lúc này đang ở một tòa cứ điểm thuộc sự quản lý của Yến Tê thành"

"Không biết phu nhân lại muốn ra tay?"

Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu, không thèm để ý chút nào hỏi: "Bùi Lăng cũng ra rồi sao?"

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Ta không gặp Thánh Tử"

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức không có hứng thú, chỉ nói: "Độ Ách uyên đã xảy ra chuyện gì?"

"Có phạm nhân khu chữ 'Thiên' thoát khỏi giới luật" Tư Hồng Diệu Ly nói: "Sau đó chúng ta bị truyền tống ra Độ Ách uyên, tạm thời không biết sau đó xảy ra chuyện gì."

Thoát khỏi giới luật?

Tư Hồng Khuynh Yến ngẩn ngơ, chợt cười lạnh.

Độ Ách uyên xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định Văn Nhân Linh Sắt không rảnh dành thời gian cho việc khác.

Lập tức lại đến cửa vào Độ Ách uyên, xem có thể trực tiếp truyền tống vào hay không!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức phân phó: "Không có chuyện gì khác cứ thế trước đã."

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Vâng!"

Còn chưa nói hết câu, Tư Hồng Khuynh Yến đã một phát dập tắt Truyền Âm Phù, nhanh chóng đứng dậy, cả tòa hành cung như một đạo huyễn ảnh khổng lồ, chậm rãi biến mất từ trong hồ nước xanh biếc, nhanh chóng độn về phía cửa vào Độ Ách uyên.

Cửu Nghi sơn.

Chiến trường Từ Châu.

Từ trên cao quan sát xuống, toàn bộ địa hình Từ Châu đều xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, dãy núi sụp đổ, đầm khô cạn, thành trì đổ nát, không tìm thấy chút tung tích chim thú nào...

Từng tòa kiến trúc kiểu ổ bảo dùng thuật pháp nhanh chóng dựng lên, đột ngột mọc lên từ mặt đất, làm chỗ tránh nạn tạm thời.

Lê dân còn sót lại như con kiến hội tụ xung quanh ổ bảo, cẩn thận sinh sống, trong đó để lộ ra cảm giác yếu ớt, cứ như cơn gió thổi qua là có thể khiến ổ bảo nào đó hoàn toàn tan biến.

Phía trên bầu trời, một tòa nhà tranh mà người phàm không thể nhìn thấy đang nhẹ nhàng trôi nổi.

Nó chiếm diện tích gần mẫu, tiểu viện trước sau đều trồng vài gốc đào lý, lúc này nụ hoa mới nở, tình cảnh đầy ý xuân.

Trước nhà tranh, bên cạnh bàn đá, một lão giả áo bào đỏ đang ngồi ngay ngắn, hắn ta râu tóc bạc trắng, khí tức tỉnh khiết như lưu ly, quanh người không có chút dao động tu vi nào như phàm nhân, nhưng lúc nhìn quanh khí thế như hồng, không giận tự uy, nơi ánh mắt nhìn đến áp lực tràn trề im ắng giáng xuống.

Lúc này, hắn ta đang nhìn chăm chú một tấm Truyền Âm Phù đặc thù lơ lửng trước mặt.

Trong phù lục đang có giọng nói truyền ra: "Tư ngục đại nhân, tình huống đại khái là như vậy, sau khi Văn Nhân tư viên truyền tống chúng ta ra ngoài, một mình ở lại Độ Ách uyên."

Tư ngục nghe vậy, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh trả lời: "Đã biết."

Một lát sau, bên kia không nhận được bất cứ phân phó nào của hắn ta, cung kính cáo lui, Truyền Âm Phù dập tắt, tự động bay xuống lòng bàn tay Tư ngục.

Đến lúc này, Tư ngục mới lắc đầu thở dài.

Hắn ta biết Văn Nhân Linh Sắt muốn làm gì.

Độ Ách uyên chỉ có hai lối ra.

Một cái là Truyền Tống Trận, một cái là Giám Tâm hồ.

Một khi hai lối ra này rơi vào trong tay phạm nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa", dù trận pháp mất đi hiệu lực nhưng chỉ cần còn lại một chút dấu vết phù văn, cũng có thể bị suy tính ra mốc ranh giới cụ thể của Bàn Nhai giới.

Chương 1488: Chọn xong tế phẩm (1)

Hiện tại Văn Nhân Linh Sắt truyền tống tất cả người trông coi Tiết cấp, Trượng Trực ngoại trừ nàng về Bàn Nhai giới, một mình ở lại Độ Ách uyên, nhất định là muốn hủy đi hai lối ra này, ngọc đá cùng vỡ với các phạm nhân trong khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa...

Mặc dù hóa thân cũng có thể miễn cưỡng hủy đi lối ra Độ Ách uyên, nhưng hóa thân không thể dùng [Tru Ác Kỳ 1, đối mặt với phạm nhân khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" sẽ không có bất kỳ sức phản kháng gì.

Chỉ cần hóa thân rơi vào trong tay phạm nhân, tình huống cũng giống vậy.

Đám người Diệt Liên lão ma hoàn toàn có thể thông qua mối liên hệ giữa hóa thân và bản thể của Văn Nhân Linh Sắt, cưỡng ép suy tính ra mốc ranh giới Bàn Nhai giới.

Văn Nhân Linh Sắt tính tình cứng rắn, ghét ác như cừu, không thể để chuyện thế này xảy ra.

Nghĩ tới đây, Tư ngục không kịp truyền âm nói rõ tình huống với Tông Chủ, tâm niệm vừa động, một cái ngọc giản xuất hiện trên bàn đá trước mặt, bên trong đã khắc nguyên nhân mình tạm thời rời đi, ngay sau đó trực tiếp xé ra một khe hở không gian, đi vào trong đó.

Hy vọng tất cả còn kịp...

Đọa Tiên mộng cảnh.

Nhân Gian giới.

Tổng đàn Tiên Mẫu đường.

Trong địa cung, đèn đuốc mờ nhạt.

Tay chân Diệt Liên lão ma như nhũn ra, thoi thóp nằm trên giường đá.

Liên tục sinh trăm con, mỗi một dòng dõi đều dốc hết toàn lực hấp thu lực lượng của hắn ta, gần như hoàn toàn móc sạch nội tình của hắn ta!

Vị "Việt" tiên kia là tên Ma Tiên!

Hiện tại, dù hắn ta có thể khôi phục pháp lực, thực lực cũng rơi xuống ngàn trượng!

"Không đúng!"

"Tiểu thế giới này có vấn để!"

"Một thế lực phàm nhân còn không bước vào đạo đồ, vì sao có thể cùng một đường với tiên nhân chân chính?"

"Nếu chỉ là tế tự tiên nhân thì cũng thôi đi, tiên nhân thật sự còn đáp lại!"

"Chờ chút!"

"Thật trùng hợp!"

"Trong hư không mà năm tông ngụy đạo lưu vong Độ Ách uyên, sao có thể chọn lựa ở ngay gần một tiểu thế giới khác?"

"Hơn nữa, sau khi Độ Ách uyên vỡ nát, bản tọa tùy tiện chọn một phương hướng trốn chạy, lại vừa vặn gặp tiểu thế giới này?"

Diệt Liên lão ma càng ngày càng cảm thấy không thích hợp.

Vào lúc này, không gian cách đó không xa hơi chấn động một chút, hai bóng người đồng thời xuất hiện.

Người bên trái đội mũ trùm, thân hình hắn cao lớn, trên dưới toàn thân đều bị một chiếc áo bào màu đen che cực kỳ chặt chẽ, không nhìn ra bất kỳ vẻ ngoài nào.

Phía bên phải lại là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, váy áo hoa mỹ, trâm vòng tinh xảo long trọng, vẻ ngoài kiều diễm, quý khí tự nhiên. Khác với Bùi Lăng, Trang Thục công chúa không hề che giấu cái gì, nàng là ý chí Chân Tiên, có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, sẽ không vì bị phàm nhân nhìn thấy vẻ ngoài, từ đó khiến phàm nhân nhiễu sóng đọa hóa.

Nhìn qua hai người đột nhiên xuất hiện, Diệt Liên lão ma lập tức lấy lại tinh thần, là tu sĩ!

Chỉ không biết bọn họ có quan hệ như thế nào với Tiên Mẫu đường?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Diệt Liên lão ma lập tức nói: "xin hỏi phải xưng hô với hai vị như thế nào?"

Bùi Lăng và Trang Thục công chúa đều không trả lời.

Ngay vừa rồi, Bùi Lăng đã đi theo ý chí Chân Tiên, nhìn thoáng qua tín chúng dưới danh nghĩa "Ninh": "Phù": "Đế": "Yểm" một lần.

Trong đó tín chúng dưới danh nghĩa "Phù" tiên là thưa thớt nhất, cũng bình thường nhất; phần lớn tín chúng của "Đế" tiên đều là ngư dân ra biển kiếm ăn, còn có một số đại tộc ven biển, mặc dù nóng lòng tế bái "Đế" tiên, đã khiến quá trình tế tự thành thịnh điển xa gần nghe tiếng, lại rất bài xích phàm nhân khác không bái tế "Đế" tiên, nhưng nói tổng thể cũng không có người đại ác gì.

Khinh Tiên hội dưới danh nghĩa "Ninh" tiên, bởi vì người sáng lập Diệp Huy và rất nhiều cao tầng chết bất đắc kỳ tử một cách ly kỳ, những người còn lại không thể phục chúng, đã chia năm xẻ bảy, chỉ là một đám du binh tán tướng.

Trong đó cho dù cũng có kẻ ác đủ triển vọng, nhưng cũng chỉ chiếm cứ một chỗ, cướp bóc tài vật, đã không thành tài được.

Tín chúng "Yểm'" tiên là hạng người tội ác tày trời thật sự, đã sớm bị hắn tu luyện dùng mất.

Hiện tại người vẫn lan truyền tiếng tăm cho hắn, trên cơ bản đều là người có liên quan với triều đình...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Ta muốn dùng Diệt Liên lão ma làm tế phẩm"

Trang Thục công chúa nghe vậy, lại lập tức lắc đầu nói: "Không được!"

Nghe vậy, Diệt Liên lão ma lập tức cảm thấy giọng vị công chúa này rất quen tai, sau đó hắn ta nhanh chóng nhớ tới, trước đó sự tồn tại xâm nhập thức hải của mình chính là giọng nói này!

Nhận ra điểm ấy, con ngươi Diệt Liên lão ma đột nhiên co rụt vào, chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương đột nhiên bùng lên từ xương đuôi.

Ý chí đọa tiên!

Nơi này căn bản không phải tiểu thế giới gì, mà là Đọa Tiên mộng cảnh!

Trước đó xâm lấn thức hải, hắn ta vốn tưởng mình đã giải quyết hoàn toàn, ép sợi ý chí đọa tiên kia ra khỏi thức hải, nhưng không ngờ trên thực tế mình cũng đã sớm trúng chiêu, lại không tự biết!

Đây chắc chắn là thủ đoạn Tiên gia, nếu không hắn ta không thể không có chút phát hiện nào.

Nghĩ tới đây, Diệt Liên lão ma vội vàng truyền âm nói: "Tiền bối!

Ta có thủ đoạn có thể giúp bản thể của ngươi thức tỉnh, tuyệt đối là thật! Chỉ cần tiên bối..."

Chương 1489: Chọn xong tế phẩm (2)

Còn chưa nói hết, hắn ta đột nhiên cứng đờ, như sâu bọ bị hổ phách vô hình phong cấm, cuối cùng không nói được nửa chữ.

Trang Thục công chúa nhìn cũng chưa từng nhìn Diệt Liên lão ma một cái, tiếp tục nói với Bùi Lăng: "Người này, còn có những phàm nhân khác sống sót trong trận chém giết Độ Ách uyên, đều phải trở thành tế phẩm của bản thể của ta, người này rất quan trọng, không thể cho ngươi."

Thấy ý chí Chân Tiên không chịu đồng ý, Bùi Lăng lập tức hơi thất vọng, đang muốn tiếp tục tìm kiếm tế phẩm khác, cửa địa cung đột nhiên bị mở ra, mười tên phụ nhân trang điểm lộng lẫy cười đùa đi vào.

Một đám hài đồng hình thù kỳ quái đi theo sau lưng bọn họ, là dòng dõi mà Diệt Liên lão ma mới sinh ra.

"Dòng dõi của tà nhân sinh ra thật sự lợi hại!" Cửa chính địa cung trưng bày một bình phong lụa tám mảnh viền vàng dệt hình hoa cỏ bốn mùa tài tử giai nhân, đám phụ nhân không hề nhìn thấy Bùi Lăng cùng công chúa, vẫn đang tiếp tục chủ đề trên đường đi: "Vừa rồi chỉ tùy tiện thử một chút, có thể dễ dàng phá tan tên tướng lĩnh ngụy triều được gọi là anh dũng vạn người có một kia thành từng mảnh!"

"Hừ! Nam nhân đều là chó hoang, không có ai tốt!"

"Giết một người này, hy vọng triều đình biết điều một chút, nếu lại phái người tới làm phiền chúng ta, cứ để bọn nhỏ trực tiếp giết cả nhà bọn họ."

"Bây giờ dòng dõi cường đại như thế, cần gì phải xem ánh mắt triều đình? Theo ý ta, không bằng lại tế tự 'Việt' tiên một lần nữa, để tà nhân sinh thêm một ít con cháu, sau đó chúng ta trực tiếp đánh ngụy triều, lên ngôi đăng cơ, lấy thân Nữ Đế lâm triều, như thế cũng có thể để 'Việt' tiên trở thành chính sóc thiên hạ, chẳng phải tốt hơn à?"

"Không sai! 'Việt' tiên nhân từ như thế, nên trở thành Chính Tiên duy nhất được cả thiên hạ tế tự! Những người được gọi là tiên nhân kia, căn bản không thể đánh đồng với 'Việt' tiên!"

"Bọn tỷ muội, dòng dõi do tà nhân sinh ra đã lợi hại như thế, các ngươi nói nếu chúng ta có thể sinh dục dòng dõi vì 'Việt' tiên, sẽ có thực lực cỡ nào?"

"Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều thuộc về chúng ta!"

"Tất cả nam nhân sẽ như chó hoang quỳ gối trước mặt chúng ta, muốn giết thế nào cứ giết như thế!"

Bùi Lăng nghe vậy nhướn mày, lạm sát kẻ vô tội, tùy ý làm bậy, còn muốn dấy lên đại chiến thiên hạ, mấy người chủ sự Tiên Mẫu đường này vừa được mình cứu, quay đầu đã đi làm ác, hành vi này có khác gì hạng người như Diệt Liên lão ma?

Lúc này, trong tiếng bước chân lẹt xẹt, đám phụ nhân đi vòng qua bình phong cũng thấy Bùi Lăng và Trang Thục công chúa, lập tức khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng lại.

"Chó hoang từ đâu tới? ! Dám can đảm tự tiện xông vào Tiên Mẫu đường!" Một tên phụ nhân trong đó lập tức dựng thẳng lông mày, khí thế hung hăng quát lớn: "Lại là một tên nam nhân thối tha, quả thực làm vấy bần sự sạch sẽ trong địa cung Tiên Mẫu đường!

Bọn nhỏ, nhanh chóng xé nát hắn cho ta!"

Phụ nhân đứng bên cạnh nàng hừ lạnh một tiếng: "Còn có nữ tử kia, tuổi còn nhỏ không học tốt, đi theo nam nhân như chó hoang thì có tiền đồ gì được? Để nàng ở lại tiếp nhận sự ban ân của Việt' tiên, sinh mười bảy mười tám nhi tử cho chúng ta!"

"Đừng nhiều lời với bọn họ, bọn nhỏ, xé nát nam nhân, bắt nữ tử lại chờ xử lý!"

Nghe đám mẫu thần thúc giục, rất nhiều dòng dõi vừa diễu võ giương oai, mọi việc đều thuận lợi, ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng lại tràn đầy sợ hãi, cũng không dám thở mạnh, hoàn toàn không dám động đậy chút nào.

Đám phụ nhân nhíu mày lại: "Bọn nhỏ, nhanh!"

"Lẻ mà lề mề như thế, đều đang suy nghĩ gì? Nhanh! Đi lên xé nát bọn họ!"

"Cũng giống lúc đối xử với tướng lĩnh ngụy triều vừa rồi, rất đơn giản, nhanh..."

Bọn họ vừa nói, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, sau đó rối rít ngậm miệng lại, cuối cùng không phát ra tiếng nào.

Sau khi dùng [Hoặc Hồn thần thông] kiềm chế mười tên phụ nhân này, Bùi Lăng truyền âm nói với Trang Thục công chúa: "Đã chọn xong tế phẩm"

Trang Thục công chúa gật đầu: "Có thể"

"Đi theo ta."

Lúc đang nói chuyện, nàng đã xé rách một đạo hư không, Bùi Lăng theo sát phía sau, đi vào trong đó.

Còn sót lại mấy bó đuốc cắm ở trên vách tản ra ánh sáng mờ nhạt, không những chưa thể xua tan bóng tối xung quanh, lúc ánh lửa nhảy nhót lại tràn ngập cảm giác lờ mờ quỷ quái.

Địa cung âm u ẩm ướt lập tức chỉ còn lại một mình Diệt Liên lão ma.

Trong lòng hắn ta hơi nặng nề, hiện tại căn cơ của hắn ta đã bị hao tổn, đây chỉ là việc nhỏ, phải nhanh chóng nghĩ cách tỉnh lại!

Tiếp tục đợi trong Đọa Tiên mộng cảnh chỉ có một con đường chết.

Nhất là vị đọa tiên này đã thức tỉnh một phần ý chí.

"Người bên cạnh ý chí đọa tiên kia, chắc là tiểu Hóa Thần lúc trước."

"Hắn rất được ý chí đọa tiên coi trọng"

"Vừa rồi ý chí đọa tiên nói không có chút hứng thú nào với cách của ta, chắc chắn là tên tiểu bối kia thật sự nắm giữ pháp môn gì đó để bản thể của hắn sớm thức tỉnh."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, Viên Trường Chân, Loan Kiệu Khanh, Tả Cảnh Hành... Thậm chí bao gồm Văn Nhân Linh Sắt, hiện tại đều ở trong mộng cảnh này!"

Chương 1490: Bắt đầu cứu người

"Hiện tại, trước tiên cần phải rời khỏi Tiên Mẫu đường này!"

Nghĩ tới đây, Diệt Liên lão ma bắt đầu giãy giụa có kỹ xảo, đồng thời cố hết sức di chuyển thân thể, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm nơi có thể cắt đứt dây thừng.

Đọa Tiên mộng cảnh.

Bách Hoa sơn.

Phía sau núi.

Nơi đây là hoa viên Hoàng gia, từ trước đến nay để phòng nghiêm ngặt, chỉ cần có người vô cớ tới gần, tất cả đều giết chết không hỏi tội.

Vì vậy, ít có người đến.

Hiện tại phía sau một bụi cỏ trong núi, tay phải của Văn Nhân Linh Sắt vẫn nắm thật chặt [Tru Ác Kỳ], không nhúc nhích đứng trên một đồng cỏ um tùm.

Cho dù lúc này đã tiến vào mộng cảnh, nàng vẫn chỉ giữ lại một tia khí tức cuối cùng, không khôi phục bất kỳ ý thức nào.

Phía trên bụi cây, hư không lay động từng trận, đột nhiên Bùi Lăng, Trang Thục công chúa cùng mười người chủ trì Tiên Mẫu đường xuất hiện.

Vừa đi ra, Bùi Lăng lập tức dùng thần niệm quét qua Văn Nhân Linh Sắt một lần, thấy nàng vẫn bình thường không khác gi lúc ở hiện thế, lúc này mới âm thầm yên lòng.

Chỉ là lúc này [Tru Ác Kỳ] trong tay đối phương lại không có chút động tĩnh nào.

Trang Thục công chúa chậm rãi nói: "Ngươi có thể bắt đầu."

Bùi Lăng gật đầu, [Tâm Ma Đại Diễn Chú] có thể thông qua cách hiến tế sinh linh, gia tăng căn cơ nội tình của người chịu thuật trên phạm vi lớn.

Nếu tình trạng của người chịu thuật không tốt, cũng có thể thông qua cách này để tiến hành đền bù trên tất cả phương diện.

Chỉ có điều, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí.

Tiếp nhận phần hiến tế này, cũng phải nhận tâm nguyện và chấp niệm của đám tế phẩm.

Thậm chí, nếu là người tâm chí không kiên định, sau khi trúng chú này sẽ bị đoạt xác ngay tại chỗ!

Từ lần trước Bùi Lăng tận mắt thấy Kiều Từ Quang gánh chịu [Tâm Ma Đại Diễn Chú], tâm chí của Văn Nhân Linh Sắt cứng như sắt thép, sẽ không thể đoạt xác được nhưng cũng có thể có một chút tác dụng phụ...

Chỉ có điều, đây là cách duy nhất mà Bùi Lăng có thể cứu Văn Nhân Linh Sắt.

Nếu nơi này không phải mộng cảnh, mà là hiện thế, vì để phòng tu vi của mình quá thấp, không cứu được Văn Nhân Linh Sắt, hắn sẽ lựa chọn dùng hệ thống uỷ thác, tăng cường hiệu quả của [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Nhưng bây giờ, Bùi Lăng có tiên vị gia thân, mạnh như Diệt Liên lão ma cũng không chịu nổi giọng nói của hắn.

Hiện tại hắn thi triển ra [Tâm Ma Đại Diễn Chú], chắc chắn uy năng và tu vi sẽ khác biệt, đạt được sự tăng lên ngàn vạn lần, không sợ không cứu được Văn Nhân Linh Sắt.

Hơn nữa, hiện tại sử dụng hệ thống uỷ thác còn có một nhược điểm lớn nhất, đó là hắn căn bản không khống chế được mục tiêu thi thuật.

Hệ thống chắc chắn trực tiếp hiến tế cho ý chí Chân Tiên như trước đó...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại không do dự nữa, lúc này vận chuyển công pháp, thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Dưới tác dụng của [Tâm Ma Đại Diễn Chú], mười tên phụ nhân Tiên Mẫu đường lập tức đi ra phía trước, bao bọc vây quanh Văn Nhân Linh Sắt, lúc này ánh mắt bọn họ tan rã như một con rối.

Theo Bùi Lăng thi triển chú pháp, chẳng mấy chốc mười tên phụ nhân giậm chân nâng tay áo, bắt đầu nhảy một vũ đạo quỷ quyệt điên cuồng.

Váy dài bay lượn, váy áo sinh gió, vẻ mặt mê loạn mà mờ mịt.

Loại vũ đạo này như diễn hóa điệu múa tế tự từ viễn cổ, động tác tràn ngập đủ loại cổ quái quỷ quyệt.

Theo bọn họ điên cuồng múa, thân hình dần tiêu tán.

Cùng lúc đó, sinh cơ, khí tức, pháp lực của Văn Nhân Linh Sắt...

Đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lớn mạnh.

Gió biển phần phật, tiếng sóng vang lên.

Nơi xa, mấy con hải âu nhẹ nhàng vảy bạc bay lên, xẹt qua đường vòng cung nhu hòa ở giữa không trung.

Bình Phong thành.

Hoàn toàn tĩnh mịch.

Mùi máu tươi dày đặc, cho dù gió biển thổi mùi tanh đập vào mặt, cũng không thể thổi đi cảm giác sền sệt, ẩm ướt, ngai ngái...

Viên Trường Chân áo bào rách rưới đã sớm bị vết máu thẩm thấu, tóc dài rối tung, đầu ngón tay vẫn nhỏ xuống giọt máu ấm áp.

Hắn ta không thay đổi sắc mặt đứng trên bờ cát đã hiện ra màu đỏ, trước mặt là tượng đá "Đế" tiên vừa bị hắn ta đập nát.

Trên bờ cát, thi thể tươi mới ngổn ngang lộn xộn, ngước mắt nhìn ra chỉ thấy trong tầm mắt thây ngang khắp đồng, máu tươi đã thấm ướt đất đai cát sỏi, nước biển chảy xuôi bên trong.

Nước biển vốn là màu xanh lam, lúc này ở những nơi gần bờ đã có một khoảng nhỏ ửng đỏ, hơn nữa vẫn tiếp tục lan ra.

Ngắm nhìn xung quanh, Viên Trường Chân hừ lạnh một tiếng, ngay một lát trước hắn ta kìm nén cơn giận đập nát tượng đá được gọi là "Đế" tiên nay, những phàm nhân ngu muội vô tri này lại đánh trống reo hò, muốn bắt giữ hắn ta làm tế phẩm của "Đế"

tiên, thật sự không biết sống chết!

Vì thế, hắn ta đành phải giết sạch toàn thành!

Dưới tình huống bình thường, hắn từng là Thái phó của Thái tử Lưu Lam hoàng triều, đã từng nhập các làm tướng, chăm sóc vạn dân, coi phàm nhân là cơ nghiệp, thương nghèo lo yếu, hắn ta sẽ không dễ dàng ra tay với Nhân tộc.

Nhưng những người heo chó khúm núm với yêu tộc, thờ phụng tiên thần, không xứng là người! !

Chương 1491: Diệt "Yểm" (1)

Thần niệm dày đặc mở ra, xác định toàn thành không còn bất kỳ một người sống nào, Viên Trường Chân vung ống tay áo một cái, đang muốn trực tiếp rời đi, đột nhiên trong lòng của hắn ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cực kỳ mãnh liệt.

Dường như từ nơi sâu xa, có một sự tồn tại kinh khủng mà mình tuyệt đối không thể chống cự, thậm chí cũng không thể gánh chịu một câu nói, một tiếng hừ lạnh của đối phương, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình.

Hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, căn bản không kịp suy nghĩ nữa, đột nhiên cảm thấy lực lượng cả người mình như lập tức bị rút đến sạch sẽ, cả người vô cùng suy yếu, gần như lập tức mềm nhũn trượt chân trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi.

Ngay lúc này, ở nơi xa bụi mù cuồn cuộn, tiếng chân như sấm.

Trong giây lát, một đội kỵ sĩ giáp trụ tươi sáng, tinh thần vô cùng khoan khoái rong ruổi chạy tới.

'Xuy!"

kỵ sĩ cầm đầu nhìn xung quanh, lại tỏ ra cực kỳ giận dữ nói:

"Trên dưới Bình Phong thành có chừng mấy chục vạn người, nữ nhân hài đồng vô tội gần nửa, ngươi thật tàn nhẫn, rốt cuộc có thù oán gì lại ra tay như vậy, còn tàn sát cả tòa thành trì!"

"Hung thủ đồ thành! Chúng binh sĩ, hiện tại theo bản quan bắt hắn lại!"

"Treo lên tam mộc, áp giải vào kinh sư, giam trong chiếu ngục, đợi sau thu lăng trì, lấy đó để an ủi rất nhiều oan hồn của Bình Phong thành!"

"Bắt lại!" kỵ sĩ khác nhìn tình cảnh cực kỳ bi thảm ở xung quanh, đồng thanh đáp lời, lập tức rút ra trường đao bên hông, mũi nhọn sáng như tuyết như sương như điện, chiết xạ ra ngàn vạn tia sáng lạnh, giục tọa kỵ hung hăng chạy về phía Viên Trường Chân.

Viên Trường Chân muốn phản kháng nhưng cả người không có sức lực, pháp lực trong kinh mạch trống rỗng, không có một giọt pháp lực nào tồn tại, nhục thân suy yếu đến mức nhập đạo chỉ là một giấc mơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kỵ sĩ phàm nhân mà lúc bình thường hắn ta chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể khiến bọn chúng hôi phi yên diệt xông lên, trước tiên dùng lưỡi đao chặt đứt tứ chi của hắn ta, sau khi xác định hắn ta không thể phản kháng, lại lấy sống đao đánh ngã hắn ta.

Ngay sau đó, hai tên kỵ sĩ xuống ngựa, như lang như hổ đeo lên một đống lớn gông xiềng cho hắn ta, sau đó lại trói gô hắn ta vào, dùng dây thừng kéo sau mông ngựa, cưỡng ép lôi đi.

Đọa Tiên mộng cảnh.

Chiếu ngục.

Đẩy ra cánh cửa lớn điêu khắc bệ ngạn, trong tầm mắt là một tòa thính đường nho nhỏ, trên vách đốt ngọn đuốc mỡ bò, trên giá gỗ xung quanh trưng bày đủ loại hình cụ, trên đó trải rộng vết bẩn màu đỏ tía, tản ra mùi tanh mốc meo.

Ánh lửa bừng bừng thiêu đốt, xua đi bóng tối trong cửa, soi sáng ra hoàn cảnh sạch sẽ lại âm trầm.

Qua thính đường, lại đi vào, sau cánh cửa khóa trùng điệp là một đường hành lang tĩnh mịch hẹp dài, hai bên có từng cánh cửa, đều là phòng tù.

"Bộp, bộp, bộp..."

Tiếng mưa rơi tí tách từ từ đi xa.

Theo tiếng bước chân không nhanh không chậm, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành và đại yêu Thanh Yếu đi lại trong chiếu ngục trống rỗng, thần niệm đảo qua, chưa từng phát hiện bất kỳ sinh linh gì, trong lòng lập tức hơi nghi ngờ.

Nhìn từ bên ngoài thấy đại lao này còn bình thường, vì sao bên trong lại không có phạm nhân, cũng không có thủ vệ?

Điều này thật sự hơi kỳ quái...

Thế nhưng, mục đích chuyến đi này của bọn họ, chỉ là vì chờ vị "Yểm'" tiên kia xuất hiện, đại lao này có vấn đề gì cũng không liên quan đến bọn họ.

"Chư vị, nếu vừa lúc trong tay 'Yểm' tiên kia có địa đồ hư không chung quanh đây, đương nhiên không còn gì tốt hơn" Lúc bước đi, Loan Kiệu Khanh mở miệng nói: "Nhưng nếu không có, vậy chúng ta chỉ có thể đến chỗ khác thu thập manh mối"

"Không biết chư vị có suy nghĩ gì?"

Tả Cảnh Hành trầm giọng nói: "Chúng ta mới đến, hiểu biết quá ít với vùng thế giới nhỏ này. Dù 'Yểm' tiên kia có địa đồ hư không hay không, có thể lan truyền danh tiếng ở chỗ này, lại khiến triều chiếu ngục đình trở thành chỗ tế tự của hắn, có thể thấy được địa vị cùng sự hiểu biết của hắn ở đây, cũng coi là người nổi bật ở phương thế giới này."

"Đến lúc đó, lập tức tiến hành sưu hồn hắn"

"Không chừng vùng thế giới nhỏ này có tài nguyên tu hành mà bây giờ chúng ta còn không biết"

"Như thế cũng không đến mức để chúng ta đi một chuyến tay không, lại không thu hoạch được gì:

"Tâm tư ngụy đạo ác độc, Độ Ách uyên đã bị lưu vong ra hư không ngoại vực, rất có thể nơi đây cách Bàn Nhai giới rất xa xôi!" La Đô nói: "Tiểu thế giới này cách gần như thế, rất có thể nơi đây cũng không có manh mối trở về Bàn Nhai giới, thậm chí cái gọi là manh mối trở về Bàn Nhai giới ở nơi đây đã bị động tay chân, sẽ chỉ dẫn chúng ta đến phương hướng sai lầm"

"Tóm lại, không chuẩn bị thật chu đáo, không nên tùy tiện hoành độ hư không sẽ thỏa đáng hơn."

Đại yêu Thanh Yếu sở cằm, thâm trầm nói: "Diệt Liên lão ma đâu? Còn có Viên Trường Chân kia đã đi nơi nào?"

"Hai người này, một người là người mạnh nhất Độ Ách uyên, một người là xuất thân ngụy đạo, hiểu rõ suy nghĩ của ngụy đạo hơn chúng ta"

"Nếu bọn họ cũng ở nơi đây, thật ra cũng có thể bàn bạc kỹ lưỡng một chút"

Chương 1492: Diệt "Yểm" (2)

"Bây giờ có một phương tiểu thế giới làm tiếp tế, chúng ta đừng xung đột nữa."

"Việc cấp bách là trở về Bàn Nhai giới."

"Dùng lời của Nhân tộc các ngươi để nói, bây giờ nên góp sức đồng lòng mới đúng"

Ngay lúc bọn họ đang bàn bạc, cửa lớn nhà tù sau lưng đột nhiên bị người ta đẩy ra từ gian ngoài, một đám phạm nhân quần áo rách nát, vết máu loang lổ bị áp giải vào.

Vẻ mặt những phạm nhân này chết lặng, mặc cho ngục tốt kéo đi, thất tha thất thểu cất bước, không hề có ý phản kháng. Thoạt nhìn đây đều là Nhân tộc, nhưng quan sát tỉ mỉ lại thấy lỗ tai cái đuôi lông xù, lân giáp lợi trảo chỗ nào cũng có, tất cả đều là dị tộc.

Thấy thế, đám người Loan Kiệu Khanh nhướn mày, đang muốn đuổi toàn bộ người ra, đột nhiên tu vi cả người như không cánh mà bay, không dùng được chút pháp lực nào!

Cùng lúc đó, đạo thể đã trải qua ngàn vạn tu luyện của bọn họ cũng nhanh chóng suy yếu, chẳng mấy chốc đã biến thành phàm nhân trước khi nhập đạo, không còn sót lại chút lực lượng nào.

Sắc mặt ba người một yêu lập tức thay đổi, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !

Lúc này, mấy ngục tốt áp giải phạm nhân đi đến nơi sâu trong đường hành lang, lập tức chú ý tới ba người một yêu không giống với rất nhiều phạm nhân, một ngục tốt lập tức nhíu mày: "Sao nơi này có thêm bốn người?"

Ngục tốt theo sát phía sau một không thèm để ý nói: "Có thể là tế phẩm do các huynh đệ khác đưa cho 'Yểm' tiên"

"Đừng quản nhiều như vậy." Ngục tốt cầm đầu trầm giọng nói, "Chẳng mấy chốc 'Yểm' tiên sẽ tới nhận tế phẩm, chúng ta làm tốt việc của mình là được."

Bọn họ vừa nói vừa gỡ xuống chuỗi dài chìa khoá từ bên hông, mở ra tù thất hai bên đường hành lang, hùng hổ đuổi các phạm nhân như đuổi súc vật đi vào, sau đó nặng nề khóa cửa lại.

Ba người một yêu bị đám người đẩy ngã trái ngã phải, lại không ai để ý tới.

Sau một lúc lâu, ngục tốt nhốt toàn bộ phạm nhân do bọn họ mang tới vào nhà tù, thấy ba người một yêu hơi do dự, cũng tìm một nhà tù bỏ trống, xô đẩy bọn họ đi vào, khóa kỹ cửa.

Xác nhận không lọt mất bất kỳ tù phạm gì, lúc này những ngục tốt mới cất kỹ chìa khoá, xoay người rời đi.

Cho tới lúc này, ba người một yêu mới nhận ra điều gì đó, bọn họ nhìn nhau một chút, đều nhìn ra sự sợ hãi trong mắt đối phương.

Đồng thời phong ấn tu vi ba tên tu sĩ cấp cao bọn họ cùng một vị đại yêu huyết mạch Thanh Yếu, rốt cuộc "Yểm" tiên kia có thực lực cỡ nào? !

"Trốn!" Tả Cảnh Hành lập tức nói, sau đó nhanh chóng đi đến cửa nhà tù.

Loan Kiệu Khanh, La Đô và đại yêu Thanh Yếu lập tức đuổi theo, nhưng lực lượng của bọn họ bị phong cấm hoàn toàn, lúc này đối mặt với cánh cửa dày khoảng hai thốn, mặc kệ dùng sức thế nào cũng không thể rung chuyển lấy một chút.

Một lát sau, xác nhận giãy giụa không có kết quả, sắc mặt ba người một yêu đều âm trầm.

Ánh sao như sương, khoảng không lạnh lẽo tịch mịch.

Trong trời sao vô ngân, ba ánh mắt lạnh băng quỷ quyệt xuyên qua từng tầng cách trở, nhìn chăm chú tình cảnh của sáu người Diệt Liên lão ma, Viên Trường Chân, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành, đại yêu Thanh Yếu ở Nhân Gian giới.

"Sáu kẻ ngoại lai!"

"Nhưng... Vì sao không có tiên vị?"

Trời sao lạnh lẽo tĩnh mịch vang lên giọng nói hùng vĩ mà người phàm không thể lắng nghe: "Không biết, trong hiện thế bọn họ cũng có tu vi rất cao!"

"Sáu người này không quan trọng, vấn đề hiện tại là 'Yểm' tiên lại tiến vào mộng cảnh!"

"Lần trước, 'Yểm' tiên liên tục hiến tế suýt nữa để đọa tiên tỉnh lại. Lần này nhất định phải nhanh chóng ngăn cản hắn!"

"Bên cạnh 'Yểm' tiên có ý chí đọa tiên bảo vệ, chúng ta không thể ra tay, chỉ có thể để người đến hiện thế ra tay, giết hắn!"

"Vừa hay sáu kẻ ngoại lai này đều là đối tượng không tệ"

"Lấy thực lực của bọn họ, có lẽ sẽ dễ dàng tiêu diệt nhục thân của 'Yểm' tiên ở trong hiện thế"

"Kẻ ngoại lai, dù là Nhân tộc hay Yêu tộc đều không thể tin tưởng! Nhất là sáu ngươi này có tu vi cao tuyệt ở trong hiện thế, hiện tại bọn họ chưa rơi vào tuyệt cảnh thật sự, chưa chắc chịu hợp tác với chúng ta."

"Dù đồng ý hợp tác, rất có thể trong lòng còn có ý đồ xảo quyệt, mưu đồ làm loạn."

"Chờ!"

"Chờ đến lúc bọn họ sắp chết, không có những đường ra khác, không có sinh cơ khác, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, đến lúc đó chúng ta lại ra tay."

"Không sai!"

"Lần này, không thể thất bại nữa!"

Bách Hoa sơn.

Phía sau núi.

Cô cây sum suê, lá xanh thơm hương.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, trong tay không ngừng bấm pháp quyết, trong con mắt có Nam Kha Mộng Hỏa chầm chậm nhảy nhót, tản ra ánh sáng kì dị.

Trang Thục công chúa xếp chồng hai tay ở bụng dưới, đứng cách đó không xa, yên tĩnh nhìn tình cảnh này, dáng vẻ của nàng thanh tao lịch sự, quanh thân ngọc bội vắng lặng im ắng.

Mười tên phụ nhân kia vẫn không ngừng điên cuồng múa theo một loại tiết tấu kỳ dị, lúc này đều tóc mai lỏng búi tóc tán, trâm ngang vòng rơi, mái tóc đen được bảo dưỡng tỉ mỉ bị mồ hôi dính khắp cả mặt mũi, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác, càng có vẻ điên cuồng.

Ánh mắt của các nàng đã rơi vào trong sự hỗn loạn, đến lúc này đám phụ nhân đã không thể che giấu suy nghĩ.

Chương 1493: Ân nhân cứu mạng

Trong miệng nàng không ngừng nỉ non chấp niệm của mình:

"'Việt' tiên nhân từ! Nếu tín nữ không có 'Việt' tiên che chở, chỉ là hạng nữ lưu yếu đuối, sao có thể nắm quyền lớn, quyền sinh sát trong tay? ! Bây giờ vinh hoa phú quý, hưởng thụ không hết, nam tử trong thế gian đều là lợn con, gọi là đến, đuổi là đi... Khó báo đáp được ân điển của 'Việt' tiên, tín nữ nguyện sinh dục dòng dõi cho 'Việt' tiên..."

"Tín nữ nhận được thánh ân sâu đậm, nhưng dòng dõi dưới gối bảo vệ tín nữ ở nhân gian đã là cực hạn. Tín nữ cầu nguyện sinh con dưỡng cái cho tiên nhân, từ nay trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh viễn..."

"Nay được thượng tiên hậu ái, tín nữ đã thử cảm giác của mỹ nam tử khắp thiên hạ, chỉ có hầu hạ tiên nhân sẽ có cảm giác gì, lại không được biết... Xin nguyện thượng tiên thành toàn..."

"Phục nguyện... Nguyện thượng tiên chiếu cố, ban thưởng một đêm xuân phong, nếu có thể mang thai sinh con, tín nữ nguyện muôn đời ngậm cỏ báo đáp..."

Bọn họ vừa điên cuồng múa vừa thì thào, đến lúc này thân thể đã tiêu tán hơn phân nửa.

Văn Nhân Linh Sắt đứng ở chính giữa nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, chấp niệm suốt đời của mười tên phụ nhân không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của nàng.

Nàng là tu sĩ Hợp Đạo, dưới tình huống bình thường, dù chấp niệm của phàm nhân có mạnh hơn, cũng không thể tạo ra chút ảnh hưởng nào với nàng.

Chỉ có điều, nơi đây là mộng cảnh tiên nhân, trong mộng cái gọi là phàm nhân lại không phải phàm nhân thật sự!

Hơn nữa, [Tâm Ma Đại Diễn Chú] trong truyền thừa của "Chú"

lấy bí pháp thôi động pháp tắc đại đạo từ nơi sâu xa, vốn đã rất thần diệu.

Chứ đừng nói đến, lúc này Bùi Lăng có được tiên vị gia thân, không biết uy năng của [Tâm Ma Đại Diễn Chú] được tăng lên gấp bao nhiêu lần.

Cộng thêm lúc này Văn Nhân Linh Sắt đang ở trong hôn mê, vì vậy không có chút sức chống cực nào.

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút...

Cuối cùng, theo một trận nhịp cuối cùng, toàn bộ mười tên phụ nhân tiêu tán không còn, mười bộ váy sam trâm vòng rơi xuống từ giữa không trung.

Lúc này, khí tức, sinh cơ của Văn Nhân Linh Sắt cũng đạt tới cực hạn.

Vốn nàng không ngừng giãy giụa, sắc mặt như đang dốc hết sức chống cự chấp niệm ngoại lai, vào lúc này đột nhiên hóa thành bình tĩnh an hòa.

Tâm nguyện và chấp niệm của tế phẩm đã trở thành một phần của đạo tâm!

Chợt, bóng dáng của Văn Nhân Linh Sắt và [Tru Ác Kỳ] cùng nhau tan thành mây khói ở trong giấc mộng.

Thấy Văn Nhân Linh Sắt biến mất, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đối phương đã được hắn cứu sống? Hay vẫn lạc?

Lúc này, lại nghe Trang Thục công chúa nói: "Chuyện của ngươi đã làm xong, hiện tại có thể hiến tế cho bản thể của ta"

Nghe thấy ý chí Chân Tiên mở miệng, Bùi Lăng lập tức hiểu Văn Nhân Linh Sắt đã được hắn cứu chữa thành công...

Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu: "Được."

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chín cột đá yên tĩnh đứng sừng sững, lôi đình cuồng bạo trải rộng trên bầu trời, thỉnh thoảng đánh xuống.

Quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung thỉnh thoảng lại rung động dưới thiên uy.

Chỉ là đã mở ra một cái khe, bóng tối sền sệt như vô cùng vô tận chảy ra, không ngừng suy yếu lực lượng đánh xuống của thiên lôi.

Tử điện vút không, trong chớp mắt soi sáng ra rất nhiều bóng dáng ở phía dưới chín cột trụ.

Những người này có dị tộc cũng có Nhân tộc, đều ngơ ngơ ngác ngác, thần chí không rõ, thẳng tắp đứng trên cát sỏi dưới chín cây cột.

Phía trước nhất là Diệt Liên lão ma, Viên Trường Chân, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành, đại yêu Thanh Yếu, Văn Nhân Linh Sắt, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan.

Oanh! !

Thiên lôi tức giận gào thét, lôi đình như vĩnh viễn không ngừng nghỉ đâm rách bóng tối nồng đậm như thực chất, soi sáng ra từng bóng dáng trong chớp mắt ngắn ngủi.

Dưới tiếng sấm cuồn cuộn, Vĩnh Dạ hoang mạc như một cơn ác mộng ngủ say vĩnh viễn không tỉnh lại, không còn chút tiếng vang nào nữa.

Quan tài huyết sắc chìm nổi giữa không trung theo thiên uy lăn lộn, thoạt nhìn âm trầm quỷ quyệt, áp lực vô hình, tràn trề nhét đây toàn bộ hoang mạc, dường như đọng lại ngay thời khắc này.

Đột nhiên, Văn Nhân Linh Sắt mở hai mắt ra!

Cảm nhận sinh cơ mênh mông trong cơ thể cùng thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, nàng lập tức khẽ giật mình, mình không chết?

Nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua cột đá, xiềng xích, quan tài huyết sắc trước mắt, sắc mặt thay đổi, Minh Thiên Chi Vụ, di tích đọa tiên!

Nơi này là Vĩnh Dạ hoang mạc!

Sao nàng lại xuất hiện ở Vĩnh Dạ hoang mạc? !

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Văn Nhân Linh Sắt lập tức đưa mắt nhìn quanh, chẳng mấy chốc nàng phát hiện tay trái của mình vẫn cầm [Tru Ác Kỳ 1, bởi vì quá dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên.

Trên khoảng đất cát phía bên phải không xa là một cây họa kích quen thuộc đang cắm nghiêng, lại là pháp bảo bản mệnh Ca Chung Họa Kích của nàng.

Đúng vào lúc này, mặt cờ [Tru Ác Kỳ] hơi động một chút, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra.

Kỳ linh đạp không mà đứng, chiến váy huyết sắc đón gió tung bay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy vẻ nghiêm nghị. Lúc này hơi nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa xẹt qua một đường vòng cung ngắn ngủi ở giữa không trung, nó đánh giá Văn Nhân Linh Sắt, hỏi: "Văn Nhân Linh Sắt, bây giờ ngươi như thế nào?"

Chương 1494: Đạo tâm như thế (1)

Văn Nhân Linh Sắt vội vàng hành lễ: "Tru Ác tiền bối, hiện tại ta cảm giác cực kỳ tốt."

Tru Ác kỳ linh lập tức yên lòng, mặc dù vị tiểu Hóa Thần kia không hề tự mình hiểu lấy, hơn nữa trời sinh tính tình tham lam, nhưng lần này thật sự cứu được Văn Nhân Linh Sắt một lần.

Dù hắn thiếu nhân đức nhưng không mất tín nghĩa, cũng không uổng công lúc ấy nó lập xuống hứa hẹn...

Nghĩ tới đây, Tru Ác lập tức nói: "Lần này ngươi biểu hiện rất không tệ! Thời khắc mấu chốt hy sinh vì nghĩa, đối mặt với rất nhiều cường địch, biết rõ một cây chẳng chống vững nhà, cũng tử chiến không lùi, khí tiết, anh dũng như thế rất phù hợp với đạo ta."

"Hiện tại ngươi đã thỏa mãn điều kiện nhận chủ của ta, ta bằng lòng trở thành pháp bảo của ngươi, cùng ngươi leo lên đại đạo dài đằng đãng"

Văn Nhân Linh Sắt hơi do dự, chợt nói: "Đa tạ tiền bối hậu ái! Chỉ không biết, lần này là ai đã cứu ta?"

"Là tu sĩ Hóa Thần mà ta còn chưa hỏi tên tuổi." Kỳ linh nói, "Nhưng ngươi không cần cảm tạ hắn. Bởi vì đây là ta hứa hẹn để hắn sai khiến ba năm mới đổi được, cho nên ngươi phải đợi ta ba năm, ba năm sau ta sẽ đi tìm ngươi."

Tu sĩ Hóa Thần?

Văn Nhân Linh Sắt lập tức cảm thấy kỳ quái, nàng rất rõ ràng lúc ấy mình bị thương nặng bao nhiêu.

Đừng nói tu sĩ Hóa Thần kỳ, dù là Hợp Đạo giống nàng, cũng chưa chắc cứu được nàng!

Nghĩ đến đây, nàng liếc nhìn quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa chín cây cột, biết nơi đây không nên ở lâu nhưng vẫn lập tức nói:

"Tiền bối, xin ngươi dẫn ta đi xem vị Hóa Thần kia một lần."

"Dù như thế nào, ta cũng nên biết ân nhân của mình là ai?"

"Tốt!" Kỳ linh lập tức gật đầu, đối với nó đây không phải việc lớn gì, hơn nữa nó ở trong Độ Ách uyên đã lâu, rất quen thuộc với Văn Nhân Linh Sắt, biết rõ tính tình của vị Hợp Đạo này, nàng đã nhận định phần nhân tình này, không làm rõ thân phận của vị tiểu Hóa Thần kia, chắc chắn sẽ không rời đi.

"Đi theo ta" Kỳ linh lại nói tiếp, sau đó bay ra từ lòng bàn tay Văn Nhân Linh Sắt, hóa thành một đạo huyết sắc độn quang, trốn vào trong bóng tối, đi phía trước dẫn đường.

Văn Nhân Linh Sắt lập tức đuổi theo.

Vĩnh Dạ hoang mạc bị Minh Thiên Chỉ Vụ bao phủ, thần niệm của tu sĩ không thể triển khai, cho dù cách nhau không xa, cũng rất khó xuyên qua bóng tối như thực chất, thấy rõ tất cả xung quanh.

[Tru Ác Kỳ] không bay bao nhiêu khoảng cách, đã dừng lại ở một vị trí.

Văn Nhân Linh Sắt dừng chân theo, sau đó thấy một tu sĩ trẻ tuổi huyết sát chỉ khí quanh quẩn quanh người, đứng phía dưới một cây cột đá trong đó, lúc này hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên chưa tỉnh lại.

Huyền bào phần phật, vác trường đao, trông khuôn mặt lạnh lùng, khí tức hung tàn bạo ngược, hiển nhiên có vô số chiến tích tàn sát, mới có thể uẩn dưỡng ra khí thế đầy sát khí, huyết khí đã dần thành thực chất như thế.

Thánh Tử Trọng Minh tông! ?

Văn Nhân Linh Sắt lập tức khẽ giật mình, vốn lấy tu vi và địa vị của nàng, sẽ không chú ý đến loại hậu bối như Thánh Tử Trọng Minh tông mới lên đương thời.

Nhưng vị Thánh Tử Ma tông tên là Bùi Lăng này, bởi vì sự tích thải bổ Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông trước mặt mọi người, danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ Bàn Nhai giới, có thể nói là không ai không biết, không người không hay.

Ngay cả hình dáng tướng mạo hình ảnh của hắn đều lưu truyền thiên hạ, để người ta được biết.

Vì vậy, nàng lập tức nhận ra thân phận của đối phương.

Sau khi biết là ai cứu mình, Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, nàng chậm rãi đến gần Bùi Lăng, chẳng biết tại sao rõ ràng hai người chính ma khác biệt, trước kia cũng không quen biết, nhưng lần đầu tiên thấy Thánh Tử Trọng Minh tông này, trong lòng nàng đã sinh ra một suy nghĩ rất kỳ quái.

Nàng là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, Tư viên Độ Ách uyên, rất có danh vọng ở chính đạo, người trước mắt lại là thiên kiêu Ma môn nổi tiếng xấu xa trong chính đạo, bẩm sinh đã là đối địch của nàng, hai người vốn nên là cừu nhân ngươi chết ta sống...

Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ kỳ quái trong lòng Văn Nhân Linh Sắt càng ngày càng mãnh liệt, kéo theo hô hấp cũng hơi gấp rút.

Nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại, một lát sau mới nói: "Tru Ác tiền bối có thể tránh trước một chút không, ta có chút chuyện cần phải làm"

Kỳ linh [Tru Ác Kỳ] gật đầu nói: "Được"

Nói xong, nó trở về trong cờ xí, [Tru Ác Kỳ] lại bay lên hóa thành một đạo huyết quang, trong khoảnh khắc đã biến mất ở trong bóng tối.

Đưa mắt nhìn [Tru Ác Kỳ] rời đi, hô hấp của Văn Nhân Linh Sắt trở nên càng gấp gáp hơn, hai gò má phiếm hồng, trong mắt ngập nước.

Nàng lập tức bình tâm tĩnh khí cảm nhận đạo tâm của mình, chẳng mấy chốc càng ngày càng đến gần Bùi Lăng, cuối cùng trực tiếp áp sát vào trên người đối phương.

Pháp bào nhẹ mềm, lồng ngực rộng lớn, khí tức hung sát từng khiến nàng vô cùng chán ghét, lúc này trong cảm nhận lại có một loại lực hấp dẫn khác, nàng tham lam hít vào khí tức trên người đối phương, đạo tâm dần trở nên càng kiên định.

Trong chốc lát, đáy lòng nàng không thể kiềm chế sinh ra một loại xúc động hận không thể lập tức hòa làm một thể với đối phương!

Chương 1495: Đạo tâm như thế (2)

Chỉ có điều, say mê một lát, Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên nhíu mày: Xúc cảm này... Đối phương là Ngô Tầm An đã làm nhục nàng vào ngày đó!

Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức giận dữ.

Ma môn tặc tửt Độ Ách uyên đã vỡ nát, kẻ này lại chưa chết!

Vừa nghĩ như vậy, Văn Nhân Linh Sắt vừa nửa quỳ xuống, trước đó trong trận chiến đơn độc cản quần ma, nhuyễn giáp trên người nàng có chỗ tổn hại, lúc này một gối chạm xuống, đường cong nhìn thấy mà giật mình lộ rõ. Vòng eo nàng tinh tế mềm dẻo như là cành liễu ngày xuân, giữa nhuyễn giáp tàn tạ lộ ra vẻ trắng sáng như tuyết, như mặt trời mùa xuân hoà thuận ấm áp, ánh sáng trắng bạc hơi lung lay, sự phồn vinh dập dờn đặc biệt thuộc về ngày xuân khiến người nhớ tới trăm cỏ nảy mầm, dần che đậy khí tức của đám cỏ khô.

Hô hấp của Văn Nhân Linh Sắt càng gấp gáp hơn, sắc mặt trắng nõn dần trở nên đỏ bừng, làm như thế rất không ổn!

Nhất là, trước đó đối phương còn làm nhục nàng trước mặt mọi người.

Nhưng đây là đạo tâm của nàng...

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt lại lặng lẽ nhìn xung quanh, xác định [Tru Ác Kỳ] đã rời đi, xung quanh không có sinh linh nhìn thấy, tay chân rất vụng về cởi đai lưng của Bùi Lăng...

Đọa Tiên mộng cảnh.

Chiếu ngục.

Trước cửa giáp sĩ đứng trang nghiêm, đao thương như rừng, bầu không khí nghiêm nghị tràn ngập.

Vẻ mặt của người đi đường xung quanh đều rất vội vàng, không ai dám ở lại đây.

Hư không nhúc nhích một trận, Bùi Lăng và Trang Thục công chúa lập tức xuất hiện dưới thềm đá.

Thủ vệ giáp sĩ lập tức cong gối hành lễ, chợt bẩm báo: "Thượng tiên, điện hạ, tế phẩm đã được sắp xếp xong xuôi."

Trang Thục công chúa khẽ gật đầu, đi vào bên trong.

Giáp sĩ vội vàng rất cung kính mở cửa lớn.

Công chúa và Bùi Lăng chậm rãi đi vào bên trong, đi vòng qua một bức tưởng rộng lớn, bên trong là một đình viện cực kỳ rộng lớn.

Hai người không ngừng bước chân, đi xuyên đình qua hành lang, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa cao lớn, cánh cửa này khắc Bệ Ngạn, khí thế túc sát.

Sau khi mở ra, bên trong là một căn phòng bày đầy hình cụ, cuối căn phòng là đường hành lang tĩnh mịch hẹp dài.

Hai bên đường hành lang là từng cánh cửa nhỏ hẹp, đều là nhà tù.

Lúc này tiếng hít thở đục ngầu, hiển nhiên trong đó giam giữ rất nhiều tù phạm.

Trong nhà tù nào đó, vẻ mặt Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành và Thanh Yếu đại yêu nghiêm nghị.

Bọn họ đã thử mọi cách, đều không thể mở cánh cửa nhà tủ trước mặt. Lúc này, chợt nghe cửa lớn bên ngoài vang lên tiếng mở khóa, sau đó một nam một nữ đi đến.

Nam tử kia dùng mũ trùm che đậy khuôn mặt, toàn thân trên dưới đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể phán đoán giới tính của hắn từ thân hình, ngoài ra không nhìn thấy cái gì hết. Nữ tử thì mắt phượng môi son, da sáng trắng hơn tuyết. Nàng mặc quần áo đẹp đẽ, trâm cài vòng ngọc, eo đeo mỉnh châu, cánh tay đeo vòng phỉ thúy, mặc dù trên trân còn hơi ngây thơ, cách ăn mặc long trọng như thế, lại thêm vẻ quý khí tự nhiên, không hề dung tục, chỉ cảm thấy nghỉ thái vạn phương.

Đám người Loan Kiệu Khanh lập tức nhướn mày, rõ ràng hai người này không phải ngục tốt hoặc phạm nhân!

"Thiếu nữ này quần áo hoa lệ, nhìn cử chỉ thần thái có vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến đã lâu, chắc là thân quyến quan gia hoặc bản thân là quan gia" Loan Kiệu Khanh nhanh chóng truyền âm cho đồng bạn: "Không thấy dáng vẻ của nam tử kia, không biết có phải vị 'Yểm' tiên kia hay không?"

La Đô trầm ngâm: "Nếu là vị 'Yểm' tiên kia, không biết phải bỏ ra thẻ đặt cược gì, hắn mới chịu thả chúng ta rời đi."

Sau khi Tả Cảnh Hành nhìn quanh một vòng, khẽ nhíu mày:

"Trước tiên yên lặng theo dõi thay đổi, tiểu thế giới này có điểm gì đó là lạ..."

Đại yêu Thanh Yếu không lên tiếng, ánh mắt lấp lóe đánh giá người tới.

Ba người một yêu đều tỏ ra cẩn thận.

Lúc này, Bùi Lăng đang chậm rãi đi đến chỗ sâu trong đường hành lang, đột nhiên cảm thấy trước ngực như đụng phải cái gì đó, cảm giác ôn nhu mềm mại...

Hắn lập tức khẽ giật mình, có người chạm đến nhục thể của hắn Ở trong hiện thực!

Nhưng không đợi hắn biết cụ thể chuyện gì xảy ra, đột nhiên một cảm giác run rẩy không thể hình dung, xen lẫn sự tốt đẹp không thể nói ra như điện giật truyền khắp cả người hắn!

Ngay sau đó, Bùi Lăng suýt nữa trực tiếp ngã một phát ở trong mộng cảnh, hắn vội vàng dừng bước.

"Trước... Chờ chút!" Vẻ mặt Bùi Lăng cực kỳ mất tự nhiên nói.

Nghe vậy, Trang Thục công chúa chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, lại không nói cái gì, yên lặng đứng bên cạnh Bùi Lăng.

Tù phạm dị tộc trong lao ngục hai bên đường hành lang nghe thấy giọng Bùi Lăng không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng ba người một yêu kia lại đột nhiên chấn động!

Chỉ cảm thấy một giọng nói hỗn loạn, sa đọa, bạo ngược, điên cuồng trực tiếp nổ tung trong đầu bọn họ!

Ý chí của bọn họ gần như lập tức tan rã, quanh người mất khống chế bắt đầu nhiễu sóng. Huyết nhục, gân cốt, tư duy... Điên cuồng lôi kéo, xoay tròn, sinh sôi, nhanh chóng đọa hóa về một phía nào đó không biết.

Đúng vào lúc này, một luồng lực lượng cường đại, âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt, to lớn đột nhiên xuất hiện rót vào trong cơ thể của bọn họ.

Chương 1496: Dưới màn đêm (1)

Nơi lực lượng này đi qua, nhanh chóng ngừng lại sự nhiễu sóng của bọn họ, thậm chí tu vi cảnh giới cũng lập tức tăng lên, chẳng mấy chốc đã như tăng lên ngàn vạn lần, một trời một vực với thực lực trước đó của bản thân!

Ba người một yêu giật mình, chưa biết xảy ra chuyện gì, bên tai đã nghe được một giọng nói già nua: "Không muốn chết, cứ làm theo lời chúng ta nói!"

Cùng lúc đó, Trang Thục công chúa lập tức nói: "Ra tay!"

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, hắn không biết trong hiện thực xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại từng đợt cảm giác kỳ quái không ngừng đánh thẳng vào nhục thể của hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể tập trung tinh thần.

Nghe được lời nói của ý chí Chân Tiên, hắn đành phải nhắm mắt nói: "Tốt!"

Nói xong, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tế phẩm, kiểm tra ra tế phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống đem đưa tặng miễn phí một nhóm tế phẩm thượng giai cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích lô đỉnh, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng chịu từng đợt kích thích khó hiểu, bị hệ thống điều khiển dùng [Hoặc Hồn thần thông] khống chế toàn bộ sinh linh trong nhà tù, ngay sau đó bắt đầu thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] 1...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Giống như lời cầu nguyện nói nhỏ cháy bỏng của vô số người chậm rãi quanh quẩn.

Chỗ sâu.

Chín cột đá yên tĩnh đứng sừng sững.

Lôi đình vạn quân, ầm vang di chuyển.

xiềng xích thiên kiếp quấn quanh chín trụ đá không ngừng vang lên, màu tím xanh lóe lên liền biến mất, tản ra thiên uy hùng hậu.

Dưới một cây cột đá trong đó, thỉnh thoảng điện quang chiếu sáng ra một bóng dáng sát khí quanh quẩn.

Bùi Lăng đặt hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng đó, hắn nhắm nghiền hai mắt còn trong ngủ say.

Văn Nhân Linh Sắt nửa quỳ trước mặt Bùi Lăng, sắc mặt đỏ hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, hơi thở nóng rực, đôi mắt ngập nước xinh đẹp như nước xuân xoay chuyển, như muốn chảy xuôi ra.

Trên tay nàng đang cực kỳ không thuần thục lặp đi lặp lại một động tác.

Trước mặt vị này là Thánh Tử Trọng Minh tông tội lỗi chồng chất, có thể gọi là tội ác chồng chất, còn từng là phạm nhân khu chữ "Thiên" Độ Ách uyên!

Nàng là Tư viên Độ Ách uyên, hiện tại lại hầu hạ một phạm nhân Độ Ách uyên như vậy, đây... Đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng!

Nhưng bây giờ Văn Nhân Linh Sắt cũng không biết đạo tâm của mình xảy ra chuyện gì.

Lúc này càng nhận ra hành động hoang đường của mình, trên tay càng không dừng được.

Trong đạo tâm như xen lẫn một loại cảm giác cấm kỵ kỳ quái, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, vô thức mở ra đôi môi son xinh đẹp ướt át.

Lúc này Bùi Lăng còn đang ngủ say, quanh người cuồn cuộn sát khí, mùi máu tanh đặc biệt của tu sĩ ma đạo như thực chất.

Không cần da thịt chạm nhau, chỉ nhìn từ xa đã biết tên Thánh Tử Trọng Minh tông này tàn sát vô số, việc ác từng đống. Đây là kể ác mà ngày xưa Văn Nhân Linh Sắt căm thù đến tận xương tuỷ, muốn giết cho thoải mái!

Chỉ sợ dốc hết Vạn Hủy hải, cũng khó rửa sạch tội lỗi.

Ngửi mùi hương vốn nên vô cùng chán ghét này, Văn Nhân Linh Sắt nghe theo đạo tâm của mình, dồn dập thở dốc mấy lần, sau đó quỷ thần xui khiến vươn đầu lưỡi...

Sau đó, động tác trên tay chưa dừng lại, môi son cũng tham gia vào trong đó...

Phốc phốc... Phốc phốc... Phốc phốc...

Lôi đình tạm nghỉ, tiếng nói nhỏ Vĩnh Dạ như thì thầm rầm rĩ vang lên, dày đặc như thủy triều quanh quẩn bên tai, không vung đi được.

Chín cây cột đá đứng sừng sững như từ xưa đến nay, trầm mặc vờn quanh chiếc quan tài huyết sắc lơ lửng ở chính giữa.

Bóng tối sền sệt như một dòng sông đen nhánh, liên tục không ngừng chảy xuôi ra từ trong khe hở quan tài, khiến toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc càng thêm quỷ quyệt âm trầm.

Từng đạo tử điện vút không mà qua, điện quang lạnh băng soi sáng ra cái bóng lờ mờ.

Cột đá cao lớn lộ ra rất nhiều sinh linh nhỏ bé như sâu kiến, đều nhắm nghiền hai mắt, ngủ say trong mộng, thẳng tắp xếp hàng.

Tình cảnh này trầm mặc, quỷ dị, âm trầm, đáng sợ.

Nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng động kỳ quái, lại không ngừng đứt quãng truyền ra trong tiếng lôi đình, xen lẫn trong tiếng nói nhồ như giòi trong xương, càng lộ rõ sự hỗn loạn.

Bùi Lăng vẫn đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền không hề có dấu hiệu mở ra, chỉ có điều bắp thịt cả người hắn dần bắt đầu căng cứng.

Văn Nhân Linh Sắt càng ngày càng chìm đắm trong đó, lúc đầu động tác của nàng còn cực kỳ không lưu loát, nhưng chỉ trong chốc lát đã suy nghĩ ra chút kỹ xảo, tốc độ dần nhanh hơn rất nhiều.

Mái tóc ngắn ngang cằm lộn xộn bay lên giữa không trung theo động tác, tản ra như phi bồng.

Ngay vào lúc này, Bùi Lăng đột nhiên giơ tay lên, bắt đầu nhanh chóng bấm pháp quyết như đang thi triển một loại thuật pháp nào đó.

Động tác của Văn Nhân Linh Sắt lập tức cứng đờ, vội vàng buông môi son ra, ngửa đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

Chương 1497: Dưới màn đêm (2)

Đã thấy pháp lực quanh người Bùi Lăng bành trướng như nước thủy triều, nhanh chóng vận chuyển, đúng là đang thi triển thuật pháp. Chỉ có điều, hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, ý thức hỗn độn, hiển nhiên còn đang trong ngủ say.

Ngay sau đó, mười mấy tên dị tộc bên cạnh Bùi Lăng đột nhiên cùng nhau sải bước đi về phía trước, đi về phía quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

Vẻ mặt những dị tộc này đờ đẫn, không có chút phản kháng nào, chậm rãi đi vào trong chín cột trụ.

Theo bóng dáng của bọn họ càng ngày càng tới gần quan tài huyết sắc, xiềng xích quấn quanh chín trụ đá bắt đầu không ngừng chấn động như muốn đuổi ra ngoài.

ầm ầm...

Phía trên bầu trời, điện xà chạy nhanh, vô số màu tím xanh ầm vang rơi xuống.

Rất nhiều xiềng xích cùng vang lên, lôi điện nhảy nhót dọc theo thân xích nhanh chóng rơi xuống, đánh thẳng vào quan tài.

Trong quan tài máu, bóng tối chảy xuôi càng sâu.

rầm rầm... xiềng xích như mãng xà thô to không ngừng xoay quanh co vào, khẽ động vào quan tài, muốn ép nó về lòng đất.

Nhưng số kiếp lôi như lưới bao trùm toàn bộ quan tài trong giây lát, cuối cùng là bóng tối sền sệt ăn mòn gần như không còn.

Tất cả khôi phục như lúc ban đầu.

Theo Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết, càng ngày càng nhiều bóng dáng đi đến phía trước.

Trên mặt Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành và đại yêu Thanh Yếu lộ ra vẻ giãy giụa, dường như dốc hết sức muốn tỉnh lại.

Nhưng cuối cùng bọn họ chật vật bước ra bước đầu tiên, chợt cũng đi đến bên trong chín cột trụ như rất nhiều dị tộc bên cạnh...

Oanh! !!

Một đạo lôi đình to lớn nổ vang giữa không trung, điện quang chói mắt như lợi kiếm xuyên thẳng qua Vĩnh Dạ, cứ thế đẩy ra [Minh Thiên Chỉ Vụ] một lát, mượn giờ khắc sáng lên này, lúc này Văn Nhân Linh Sắt mới chú ý tới những phạm nhân còn sót lại khu chữ "Thiên" đều ở bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Chỉ có điều, dù là dị tộc hay những phạm nhân khu chữ "Thiên"

kia, lúc này đều bị nhốt trong Đọa Tiên mộng cảnh giống với Thánh Tử Trọng Minh tông, không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào.

Hiện tại Bùi Lăng đột nhiên thi triển thuật pháp, còn có hành động khác thường của dị tộc, phạm nhân khu chữ "Thiên", chắc chắn những người này đã gặp cái gì đó ở trong Đọa Tiên mộng cảnh...

Động tác trên tay Văn Nhân Linh Sắt vẫn chưa ngừng lại, thấy tình cảnh này chỗ sâu trong đạo tâm lập tức sinh sôi ra một cảm giác kích thích khác thường.

Nếu hiện tại có người tỉnh lại, thấy nàng đường đường là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, lại khúm núm, vô cùng quyến rũ hầu hạ Thánh Tử Trọng Minh tông...

Không đúng!

Đây là đạo tâm của mình, nàng không làm gì sai!

Đúng vậy, tu sĩ chúng ta tuân theo đạo tâm mới là quan trọng nhất.

Nàng không cần để ý cái nhìn của người khác!

Thế là, Văn Nhân Linh Sắt điều chỉnh tư thế, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất, sống lưng thẳng tắp, môi son mở ra, tiếp tục động tác vừa rồi.

Gần như cùng một thời gian, dị tộc, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành và đại yêu Thanh Yếu chưa bước vào bên trong chín cột trụ đều lộ ra vẻ thành kính, máy móc mở miệng cầu xin: "Thế gian tội nghiệt từng đống, vất vả chất chồng, 'Yểm' tiên nhân tử, thần hàng giáng linh, cứu thế tế dân...

"Bái 'Yểm' tiên ta, tiêu tai cầu an, vĩnh thế không lo..."

"Phương thế giới này, nguy cơ như chồng trứng sắp đổ, nếu không có 'Yểm' tiên, sắp bị diệt tới nơi..."

Yểm' tiên từ bi, đối xử như nhau..."

"Chúng ta chìm trong tai họa lâu ngày lại không tự biết, gặp được 'Yểm' tiên như mới tinh từ trong mộng..."

Nghe giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, động tác của Văn Nhân Linh Sắt lại cứng đờ, hai gò má ửng đỏ như máu nhuộm, khóe miệng xuất hiện từng sợi tơ bạc, đôi mắt ngập nước xoay chuyển, oánh nhuận ướt át, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục như thường, hơn nữa còn tăng nhanh tốc độ thêm mấy phần.

Trong chốc lát, nàng vừa sợ có người tỉnh lại, vừa mơ hồ chờ mong cái gì đó...

Đọa Tiên mộng cảnh.

Chiếu ngục.

Trong đường hành lang u ám lờ mờ, Bùi Lăng và công chúa đứng sóng vai, tiếng hít thở của từng tù phạm trong nhà tù hai bên dân biến mất.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ chiếu ngục chỉ có hai người bọn họ, không còn sự tồn tại của bất kỳ sinh linh nào.

"Leng keng! Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Bên cạnh, hiếm khi nào Trang Thục công chúa nở nụ cười mê người, lúc này công chúa Đại Lương quốc vốn là một phàm nhân lại đột nhiên toát ra một khí chất khó mà miêu tả.

Dường như cả người đã lột xác, có một loại chất biến nào đó.

Đôi mắt vốn tươi đẹp trong veo dần chuyển thành thâm thúy.

Trang Thục công chúa vừa cười vừa nói: "Làm cực kỳ tốt!"

Hàm dưới của Bùi Lăng kéo căng, sắc mặt càng ngày càng mất tự nhiên.

Hiện tại hắn đã có thể xác nhận chắc chắn, trong hiện thực có nữ tu đang tiếp xúc thân mật với nhục thể của hắn!

Vừa rồi dùng hệ thống uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú], hệ thống vẫn nhắc nhở lô đỉnh công kích, điều này nói rõ nữ tu kia chắc chắn là một lô đỉnh được hệ thống nhận định!

Chương 1498: Rất biết chơi!

Bây giờ hắn có tất cả ba vị lô đỉnh.

Người thứ nhất là Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến; thứ hai là Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa; thứ ba là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt.

Ba vị lô đỉnh này đều là hệ thống cưỡng ép đưa tặng cho hắn.

Trong loại tình huống này, đầu tiên có thể loại trừ Yến Minh Họa, nếu không phải hệ thống ép buộc, tu sĩ chính đạo đâu thể chủ động như vậy?

Cũng giống vậy, Văn Nhân Linh Sắt không có khả năng.

Đối phương là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, Tư viên Độ Ách uyên, địa vị cực cao, cho dù là trong năm tông chính đạo, cũng là một trong những sự tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể hạ thấp dáng vẻ như vậy.

Chỉ có Tư Hồng Khuynh Yến là có khả năng này!

Nhưng xúc cảm này quá khác biệt...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Nhục thân của ta ở trong hiện thực xảy ra chút việc, bây giờ đã hoàn thành hiến tế đồng ý trước với tiên hữu, nhất định phải lập tức trở về hiện thực."

Trang Thục công chúa nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói:

"Tiên hữu có thể đợi thêm một lát, lại hiến tế cho bản thể của ta một lần?"

"Đây là một lần cuối cùng!"

Bùi Lăng lắc đầu, hắn đã không chờ được một khắc nào nữa!

Đợi thêm một lát, lô đỉnh sẽ lật trời!

Hắn muốn nhanh đi ra ngoài, dạy dỗ Tư Hồng Khuynh Yến thật tốt.

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Không được! Bây giờ ta nhất định phải lập tức ra ngoài, lần sau sẽ hiến tế giúp ngươi."

Hàng lông mày kẻ đen của Trang Thục công chúa cau lại, đổi lại là lúc trước chắc chắn nàng sẽ trực tiếp điều khiển đối phương đồng ý. Nhưng sau khi bộ phận ý chí này được luyện chế thành hóa thân của đối phương, nàng vẫn bị Bùi Lăng khống chế, ít khi nào có thể khôi phục tự do.

Vì vậy, lúc này thấy thái độ của Bùi Lăng kiên quyết, cân nhắc đến tiếp theo còn có chuyện muốn mời đối phương ra tay, cuối cùng Trang Thục công chúa khẽ gật đầu, nói: "Được"

Nói xong, công chúa nhẹ vung làn váy dài.

Tình cảnh trước mắt Bùi Lăng lập tức như mặt kính bị đánh nát, trong khoảnh khắc xuất hiện vô số dấu vết nứt nẻ.

Răng rắc.

Một tiếng vang giòn, toàn bộ thế giới mộng cảnh vỡ nát, hiện thế xuất hiện ở trước mặt hắn.

Bóng tối quen thuộc, lôi đình quen thuộc, chín cột trụ quen thuộc, cùng... Quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa chín cột trụ!

Chỉ có điều, lúc này Bùi Lăng lại không rảnh chú ý những điều này, cảm nhận trong thân thể không ngừng truyền đến sự kích thích không gì sánh kịp, hắn cúi đầu xem xét, đã thấy một nữ tu tóc ngắn rối tung, trên người mặc chiến giáp tàn tạ đặt hai đầu gối xuống đất, quỳ ở trước mặt mình, sử dụng cả tay lẫn miệng hầu hạ mình.

Dáng người nàng yểu điệu mềm mại, nhìn xuống từ góc độ của hắn, đường cong vai lưng mông eo của đối phương hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi.

Chỗ chiến giáp tổn hại lộ ra hai quả đào trong suốt như sương như tuyết, như ánh bình minh vừa ló rạng ngày xuân, trên vẻ trong veo còn có sương đêm chưa kịp tan biến.

Ôn nhu, tinh tế tỉ mỉ, khiến người ta say mê.

Lúc này trong tầm mắt của Bùi Lăng còn chưa nhìn thấy thẳng mặt đối phương, hắn ngẩn ngơ, chiến giáp trên người Tư Hồng Khuynh Yến rất giống với Văn Nhân Linh Sắt!

Hơn nữa, chiến giáp này rách nát bẩn thỉu, thật sự giống như vừa tham gia đại chiến Độ Ách uyên.

Thậm chí kiểu tóc cũng biến ảo không khác gì Văn Nhân Linh Sắt.

Đóng vai Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, Tư viên Độ Ách uyên...

Không hổ là Tông Chủ phu nhân!

Biết chơi!

Chứ đừng nói đến, còn là loại tư thế này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cực kỳ phấn khởi, lúc này một phát đè lại đầu Văn Nhân Linh Sắt...

Đọa Tiên mộng cảnh.

Trời sao.

Trong ánh sao lạnh băng rực rỡ, ba đạo ý chí đang nhanh chóng giao lưu.

"Chuyện gì xảy ra? ! Vì sao bốn kẻ ngoại lai kia không tỉnh lại? ?"

"Tình huống không thích hợp!"

" hiện thế, tu vi của bốn kẻ ngoại lai này có thể nói là cao tuyệt, cho đù ở trong chín môn phái lớn, nhất định cũng có địa vị vô cùng quan trọng, tâm tính cực kỳ cứng cỏi cường đại. Nhận được tiên vị do chúng ta tách ra, chắc có thể lập tức thức tỉnh mới đúng! Nhưng hiện tại biểu hiện lại không chịu nổi như thế, thậm chí còn không bằng hai tên tiểu bối Nguyên Anh lần trước!"

"Có khi nào... Bốn kẻ ngoại lai này căn bản không biết đây là Đọa Tiên mộng cảnh?"

"Không thể nào!"

"Đây đều là lão quái vật đã sống bao nhiêu năm, không thể không biết đây là Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Hiện tại rắc rối rồi! Ý chí đọa tiên đã thôn phệ một bộ phận tiên vị do chúng ta chiếm cứ, lực lượng bắt đầu hoàn chỉnh... Sẽ càng nhanh tỉnh lại hơn!"

"Đừng quản nhiều như vậy. Còn hai kẻ ngoại lai, hiện tại lập tức đi thức tỉnh hai người kia, nhất định phải nhanh giết 'Yểm'"

Đang nói, Tam Trụ Tiên còn chưa kịp hành động, giữa hư không trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, dáng vẻ xinh đẹp, hoa phục châu trâm, dáng vẻ đoan trang thanh tao lịch sự, chính là Trang Thục công chúa.

Trong chớp mắt Tam Trụ Tiên thấy nàng, tư duy đột nhiên trở nên chậm lụt.

Trang Thục công chúa lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ.

Chẳng mấy chốc, Tam Trụ Tiên đã trở nên ngây dại, suy nghĩ của bọn họ, ý nghĩ của bọn họ, hành động của bọn họ như trở nên đóng băng trong chớp mắt này, như một khối hổ phách đã làm lạnh hoàn toàn.

Chương 1499: Đừng được voi đòi tiên (1)

Một tầng xiềng xích rung động duỗi ra từ hư không, dần trói lại Tam Trụ Tiên.

Ngay sau đó, một đội ngục tốt đột nhiên xuất hiện, động tác thuần thục coi bọn họ như phạm nhân bình thường, cầm xiềng xích giải vào Nhân Gian giới trong mộng cảnh.

Trang Thục công chúa khép tay áo đứng đó, yên tĩnh nhìn tình cảnh này.

Vốn Tam Trụ Tiên cũng bị mộng cảnh thôn phệ không có độc lập ý thức giống những Nguyên Tiên khác.

Chỉ có điều, sau này bọn họ bị ngoại lực đánh thức, có ký ức cũ, ngăn cản nàng thức tỉnh khắp nơi.

Bởi vậy, lần này nàng cố ý bày một ván cờ, bố trí một [Minh Thiên Đại Mộng] mới, triệu sáu quân cờ tính ra cũng tư chất không tệ ở Bàn Nhai giới vào đây, cuối cùng thành công thôn phệ bộ phận tiên vị của Tam Trụ Tiên.

Hiện tại nàng đã dùng lực lượng hoàn chỉnh sau khi bản thể dung hợp tiên vị, xóa đi ý thức còn sót lại của Tam Trụ Tiên!

Bước kế tiếp, là mời Bùi Lăng hiến tế Tam Trụ Tiên này giúp nàng...

Nghĩ tới đây, Trang Thục công chúa bước ra một bước, lập tức từ trời sao tiến vào Nhân Gian giới.

Phía bắc Đại Lương quốc, tuyết lớn đầy trời.

Hai bên phố dài rộng lớn, phủ đệ xa hoa san sát nối tiếp nhau yên tĩnh đứng sừng sững.

Trên mặt tuyết không có một ai, bóng dáng Trang Thục công chúa đột nhiên xuất hiện.

Lúc này, trong hẻm nhỏ cách đó không xa một bóng dáng quần áo tả tơi, khí tức suy yếu đang bước nhanh về một phương hướng.

Thấy công chúa xuất hiện, Diệt Liên lão ma khó khăn lắm mới chạy ra tổng đàn Tiên Mẫu đường thay đổi sắc mặt, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Trang Thục công chúa hời hợt vỗ một chưởng về phía hắn ta.

Diệt Liên lão ma lập tức hình thần câu diệt!

"Kế hoạch đã thành công, cũng không thể lãng phí quân cờ thêm ra. ' Trang Thục công chúa thản nhiên nói, sau đó bóng dáng lay động một trận, đã rời khỏi phía bắc, xuất hiện ở ven biển.

Trong tiếng sóng biển, trên quan đạo nửa là cát sỏi nửa là đất đá, ngục tốt áp giải phạm nhân đang lớn tiếng thúc giục, hô quát mắng chửi.

Viên Trường Chân bẩn thỉu, cả người bị nhốt ở trong một xe chỗ tù phạm, theo đội ngũ lung la lung lay tiến lên.

Công chúa hoa phục châu trâm đột ngột xuất hiện, ngay sau đó không cho hắn ta bất kỳ cơ hội mở miệng gì, lại vỗ xuống một chưởng.

Ngay sau đó, Viên Trường Chân nối gót Diệt Liên lão ma, thân tử đạo tiêu!

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Tiếng xì xào bàn tán như xuân tằm ăn lá, bóng tối tùy ý tràn ngập, Văn Nhân Linh Sắt chợt thấy có người dùng hai tay đè đầu của mình lại.

Nàng lập tức khẽ giật mình, kịp nhận ra Thánh Tử Trọng Minh tông đã tỉnh lại!

Sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt thay đổi, vừa nãy đối phương còn bị nhốt ở trong Đọa Tiên mộng cảnh, sao đột nhiên tỉnh lại?

Không đúng!

Hiện tại đây không phải trọng điểm!

Nàng là Tư viên Độ Ách uyên, lúc này lén lút hầu hạ đối phương, lại bị vị Thánh Tử Trọng Minh tông này tóm gọn, cái này...

Trong nháy mắt, Văn Nhân Linh Sắt vô cùng sợ hãi, cũng vô cùng xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc nàng lại bình tĩnh, đây là đạo tâm của mình, để đối phương hiểu lầm thì đã sao?

Nàng là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, từ trước đến nay làm việc gì chỉ cầu không then với lương tâm, khi nào cần để ý cái nhìn của người khác?

Lúc này, Văn Nhân Linh Sắt quỳ gối trước mặt Bùi Lăng, một đôi cánh tay ngọc đang vịn hai chân Bùi Lăng, đầu bị hai tay hắn đè chặt, đang nhanh chóng động tác.

Lấy tu vi của nàng, vốn có thể rất nhẹ nhàng tránh thoát sự trói buộc của Bùi Lăng.

Chỉ có điều, cũng không biết việc đạo tâm cho phép hay vì lý do gì khác, ngoại trừ trong miệng Văn Nhân Linh Sắt không ngừng phát ra đủ loại tiếng nỉ non mơ hồ không rõ, lại chậm chạp không có động tác.

Phốc phốc... Phốc phốc... Phốc phốc...

Thỉnh thoảng lôi điện sáng lên, di chuyển trên bầu trời.

Chín cột đá trầm mặc đứng sừng sững, xiềng xích quấn quanh phát ra tiếng "rầm rầm", không ngừng dẫn đường cho thiên lôi huy hoàng đánh xuống, trấn áp quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

Nhưng tiếng nói nhỏ trong bóng tối liên miên không dứt, bóng tối mãnh liệt chảy xuôi từ khe hở của quan tài huyết sắc.

Tiếng xột xoạt như thủy triều trào lên.

Dưới sự che giấu của Minh Thiên Chi Vụ, toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc lặng yên tiến hành một loại biến hóa nào đó.

Chẳng mấy chốc, Diệt Liên lão ma, Viên Trường Chân và tất cả dị tộc xung quanh quan tài bị bóng tối đột nhiên xông tới nuốt hết, trong chớp mắt đã mất bóng dáng.

Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ hoang mạc bắt đầu vượt qua giới hạn ban đầu, lan tràn ra ngoài.

Không lâu sau đã tới thạch tháp do Luân Hồi tháp thiết lập ở bên ngoài.

Thạch tháp như có cảm giác, chuông gió dưới mái cong đang không gió mà bay, phát ra tiếng động dồn dập.

Ngay sau đó, phù văn trên toàn bộ thân tháp sáng rõ, tất cả pháp trận phòng hộ tự động vận chuyển.

Nhưng bóng tối không hề dừng lại chút nào, trong nháy mắt đã bao phủ nó hoàn toàn.

Tiếng chuông thanh thúy vang động trong bóng đêm tròn hai tức, chợt không còn bất kỳ tiếng động gì.

Theo Minh Thiên Chỉ Vụ tản ra, từng người dị tộc đi ra từ Vĩnh Dạ hoang mạc ban đầu, bước vào địa giới Luân Hồi tháp.

Vẻ mặt bọn chúng lạnh băng, trong hai con ngươi mơ hồ thấy huyết quang, sát khí quanh quẩn quanh người, sát cơ lạnh thấu xương.

Chương 1500: Đừng được voi đỏi tiên (2)

Diệt Liên lão ma, Viên Trường Chân vừa biến mất, cùng Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành còn có đại yêu Thanh Yếu đã bị hiến tế đều đi ra từ bóng tối sền sệt như thực chất.

Chỉ có điều, bọn họ như biến thành người khác, hoàn toàn không có bất kỳ lý trí gì, trong mắt chỉ còn lại giết chóc bản năng nhất.

Sạt, sạt, sạt...

Đám người giẫm lên cát sỏi, nhanh chóng vượt qua từng cồn cát, mục tiêu rõ ràng đến một tòa thành trấn gần nhất.

Phía dưới chín cột đá.

Không biết qua bao lâu, tiếng động có tiết tấu đột nhiên tăng tốc, dày đặc như mưa nặng hạt trở nên vô cùng kịch liệt.

Sau khi một trận bộc phát ra như cuồng phong mưa rào, Bùi Lăng thở ra một hơi, sắc mặt vẫn cực kỳ phấn khởi, trải nghiệm lần này thật sự khiến hắn vẫn chưa thỏa mãn!

Thấy hắn buông tay ra, Văn Nhân Linh Sắt lập tức đứng dậy lui lại, bàn tay mảnh khẳnh che môi son, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bùi Lăng.

Văn Nhân Linh Sắt? !

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, trong chốc lát đầu óc hơi nghĩ không ra.

Người vẫn hầu hạ hắn không phải Tư Hồng Khuynh Yến, mà là Văn Nhân Linh Sắt?

Cái này, cái này sao có thể? !

Mặc dù Văn Nhân Linh Sắt trúng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] của hắn, nhưng lúc trước chân truyền đệ tử Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang cũng từng trúng chiêu.

Lúc ở Thiên Ngoại đảo, Kiều Từ Quang bị [Tâm Ma Đại Diễn Chú] mê hoặc, cũng chỉ không còn căm thù với hắn, không kháng cự những gì hắn làm, nhưng cũng chưa từng chủ động như thế này, chứ đừng nói đến còn dùng cách khuất nhục như thế...

Hiện tại thực lực tu vi của Văn Nhân Linh Sắt mạnh hơn Kiều Từ Quang lúc trước rất nhiều.

Dưới tình huống bình thường, chắc chắn phải chịu ảnh hưởng càng ít hơn.

Hơn nữa đối phương ghét ác như cừu...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng cầm quần áo mặc vào.

Vĩnh Dạ hoang mạc bị Minh Thiên Chi Vụ bao phủ, cảm giác tu sĩ đều chịu sự hạn chế cực lớn, vì vậy vừa rồi hắn cũng không phát hiện điều gì không đúng.

Dù sao, bóng tối nơi này không phải [Minh Thiên Chi Vụ] do hóa thân thi triển, mà là [Minh Thiên Chi Vụ] của bản thể đọa tiên.

Cho dù một sợi ý chí đọa tiên bị hệ thống luyện chế thành hóa thân của hắn, hiện tại hắn cũng chỉ không chịu ảnh hưởng của tiếng thì thầm Vĩnh Dạ, cảm giác với ngoại giới vẫn rất mơ hồ.

Thế nhưng, lúc này không hiểu sao lại thân thiết với Văn Nhân Linh Sắt, mặc dù quá trình không thể tưởng tượng, nhưng thật sự kích thích!

Nhất là tại trước đây không lâu, đối phương còn dùng cực hình cho hắn ở trong Độ Ách uyên, tra tấn hắn cực kỳ thê thảm, trong chớp mắt...

Lúc này, Văn Nhân Linh Sắt như nuốt xuống cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói: "Đừng có suy nghĩ nhiều, bản tọa vì đạo tâm của mình, cho nên mới như thế"

Đạo tâm?

Vốn trong lòng Bùi Lăng còn đang nghĩ đến đủ loại nguyên do vì hành động lần này của Văn Nhân Linh Sắt, ví dụ như ý chí đọa tiên âm thầm động tay động chân, ví dụ như lúc ấy mình có tiên vị trên người, uy năng nguyền rủa tăng lên không biết bao nhiêu lần, lại ví dụ như...

Nhưng đạo tâm...

Nghĩ đến đây, hắn vội ho một tiếng, cũng lười truy cứu môn đạo trong đó, lập tức nghiêm trang nói: "Tu sĩ chúng ta coi trọng đạo tâm nhất. Lần này hai người chúng ta có thể thoát thân từ Độ Ách uyên, cũng coi như cùng chung hoạn nạn"

"Ta nguyện ý giúp ngươi toàn lực đền bù đạo tâm!"

Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi vừa cứu bản tọa, nếu không dù đạo tâm như thế, nhiều lắm vừa rồi không giết ngươi, tuyệt đối không thể có hành động thân thiết gì với ngươi:

"Thế nhưng, ngươi đừng được voi đòi tiên."

"Hiện tại, nhiều lắm bản tọa có thể sinh cho ngươi mười đứa...

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, sinh mười đứa? !

Không đợi hắn kịp phản ứng, Văn Nhân Linh Sắt đã đưa tay cởi nhuyễn giáp ra hơi để lộ vai, cánh tay tuyết trắng như sương, trong xương quai xanh tinh xảo như đựng ánh trăng dưới đêm tối. Trong mắt nàng lộ ra đốm sáng xinh đẹp, như hoa sen tuyết trắng lặng yên nở rộ trong thủy vực không người lúc nửa đêm.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, Văn Nhân tư viên tu vi cao thâm, mình là một Hóa Thần nho nhỏ, không thể phản kháng được đối phương!

Thế là, lúc này hắn đi qua ôm chặt nàng, bàn tay không chút khách sáo dạo chơi trên thân thể đối phương, nơi đi qua nhuyễn ngọc ôn hương, lồi lõm chập trùng, trong mềm mại lộ ra mềm dẻo, làm người ta khó mà buông tay.

Văn Nhân Linh Sắt mặc cho Bùi Lăng loay hoay, nàng nhanh chóng xoay người, quỳ rạp xuống đất, hai tay chống trên cát sỏi thô ráp, bờ mông nhô lên thật cao, sắc mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: "Đừng... Đứng nói chuyện này ra."

Nghe được câu này, Bùi Lăng lập tức cười thầm trong lòng, mình cũng không phải đầu bị lừa đá, sao có thể truyền loại chuyện này đi?

Lúc trước hắn đi ra từ Vĩnh Dạ hoang mạc, làm loạn nói bừa ở trong hành cung bạch cốt của Tư Hồng Khuynh Yến lâu như vậy, không phải cũng không ai biết?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Yên tâm! Tất cả là vì đạo tâm của ngươi, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết!"

Nói xong, bóp vòng eo nàng, đột nhiên dùng sức.

Văn Nhân Linh Sắt lập tức cảm thấy cơn đau dữ dội đánh tới: "..."

một cái kêu thành tiếng.

Chương 1501: Ác tặc to gan! Buông chủ nhân ra!

Trên bầu trời, tiếng sấm ù ù.

Tiếng thì thầm Vĩnh Dạ bên tai chói tai ồn ã, dường như không có điểm cuối.

Dọc theo điện quang nhanh chóng rơi xuống xiềng xích trên trụ đá, ngẫu nhiên chiếu sáng bóng tối dày đặc.

Chiến giáp tàn tạ, óng ánh tuyết trắng, vòng eo tinh tế mềm dẻo, đầu ngẩng cao, cần cổ thon dài xinh đẹp, hàm dưới kéo căng, chút nước thấm ra không biết mồ hôi hay nước mắt...

Nhìn thoáng qua như mộng như ảo, chợt biến mất trong Minh Thiên Chi Vụ.

Trong bóng tối, Văn Nhân Linh Sắt dồn dập thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra tiếng nỉ non mơ hồ, không thể nghe rõ ràng trong tiếng động có tiết tấu, thỉnh thoảng chỉ có từng tiếng kêu khẽ "...": "..." lọt vào tai...

Nửa canh giờ sau.

Bùi Lăng dừng động tác, lúc này đổi tư thế, hắn vô cùng cường ngạnh bắt chéo hai tay Văn Nhân Linh Sắt ra sau lưng, khiến toàn bộ thân thể mềm mại nằm sấp dưới đất, sau đó nâng đùi phải của đối phương lên, ôm chặt trong ngực...

Đúng vào lúc này, Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên nói: "Ngừng! Mau dừng lại"

Bùi Lăng hỏi: "Sao thế?"

Lúc nói chuyện, động tác của hắn lại không dừng lại chút nào.

Bỗng nhiên, một đạo huyết quang vút không mà qua, đến gần đón gió mở ra, lộ ra mặt cờ huyết sắc phần phật.

Ngay sau đó, trên mặt cờ hiện ra bóng dáng Tru Ác, sau khi thấy hai người, đầu tiên khẽ giật mình, chợt vẻ mặt tức giận nhìn về phía Bùi Lăng: "Ác tặc to gan! Buông chủ nhân ra! !"

Nói xong, một cơn gió mãnh liệt quét về phía Bùi Lăng.

Cơn gió mạnh này khí thế hùng hổ như muốn quét tất cả trước mặt thành tro tàn, nhưng lúc chạm đến Bùi Lăng, uy năng đột ngột giảm xuống.

Bởi vì trước đó hứa hẹn sẽ bảo vệ tiểu Hóa Thần này ba năm, vì vậy cho dù bây giờ kỳ linh tức giận ra tay nhưng cũng khống chế lực lượng, chỉ quét Bùi Lăng ra, chứ không làm hắn bị thương chút nào.

Nhưng lúc này, Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên ra tay, chưởng kình phun ra một cái, đánh bay cơn gió mạnh xơ xác, lại đố được một kích này thay Bùi Lăng.

Nàng thở dốc hai tiếng, sau đó đứt quãng nói với kỳ linh: "Tru Ác tiền bối... Ngươi... Ngươi về trước... Chút nữa... Chút nữa ta lại...

Giải thích với tiền bối..."

Nghe vậy, kỳ linh giận tím mặt nhìn qua Bùi Lăng nói: "Ngươi dùng thủ đoạn Ma môn khống chế Văn Nhân Linh Sắt? !"

Lúc này tâm thần của Bùi Lăng đều đặt ở trên người Văn Nhân Linh Sắt.

Bỗng nhiên thấy kỳ linh xuất hiện, ngọn lửa sâu trong lòng lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy.

Hắn vừa dùng sức vừa muốn trả lời, lại nghe Văn Nhân Linh Sắt nói trước một bước: "Không... Tiền bối... Không liên quan...

Chuyện này không liên quan tới hắn... Việc này... Ta... Ta không...

Không bị bất kỳ... Bất kỳ thủ đoạn gì... Khống chế... Cái này... Cái này là... là... Ta... Là ta... Đạo, đạo tâm..."

Nhìn Văn Nhân Linh Sắc ngày xưa ghét ác như cừu, chưa từng nương tay với ma tu, lúc này vừa bị kia ác đồ tùy ý đối xử, vừa nói chuyện thay cho ác đồ kia, ngăn cản mình ra tay, trong chốc lát kỳ linh thấy hơi khó có thể tin.

Chỉ có điều, vừa rồi nó đã nhận chủ, thề cùng leo lên đại đạo với Văn Nhân Linh Sắt, lại không thể vì tình cảnh này mà vứt bỏ đối phương không quan tâm.

Nghĩ đến đây, kỳ linh lo lắng nói: "Vĩnh Dạ hoang mạc vừa xảy ra dị biến kịch liệt, rất có thể phong ấn đọa tiên đã xảy ra đại vấn đề! Nhất định phải lập tức rời đi, nếu không hậu quả khó mà đoán trước!"

Văn Nhân Linh Sắt dồn dập thở hổn hển, hai mắt nhắm chặt, ngón chân cuộn lại, nói năng lộn xộn: "Ừm... Được... Ừ... A...

Giọng của nàng càng ngày càng run rẩy, nhưng ngay lúc này Bùi Lăng chợt đứng lên.

Thấy thế, Văn Nhân Linh Sắt ngẩn ngơ, bên tai lập tức vang lên truyền âm của đối phương: "Làm giống vừa rồi...

Văn Nhân Linh Sắt lập tức hiểu ý, lúc này nàng bò dậy từ dưới đất, trực tiếp quỳ gối trước mặt Bùi Lăng, mở ra môi son...

Chẳng mấy chốc, trận luận đạo này kết thúc, Văn Nhân Linh Sắt dùng một tay che miệng đứng lên.

Bùi Lăng ung dung không vội chỉnh sửa lại áo bào, nhanh chóng nói: "Rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc trước!"

Nói xong, hắn lại chuyển sang [Tru Ác Kỳ], nói: "Dựa theo ước định, ngươi phải đi theo ta ba năm."

Kỳ linh hừ lạnh một tiếng, trở về bên trong, ngay sau đó [Tru Ác Kỳ] bay đến trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng đưa tay, một phát nắm chặt cột cờ, lần này món bảo vật này không tiếp tục kháng cự hắn nữa.

Giọng của [Tru Ác Kỳ] vang lên trong đầu hắn: "Đi mau! Có khả năng đọa tiên đã thức tỉnh một bộ phận ý chí, nếu hắn ra tay, ta không bảo vệ được ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc này vẫy tay, Mạc Lễ Lan còn đang say giấc nồng lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn.

Hắn đưa tay đè lại bả vai đối phương, chẳng mấy chốc toàn bộ thân thể của Mạc Lễ Lan đã hóa thành một đoàn phù văn màu đỏ sậm, nhanh chóng hòa vào bản thể của hắn dọc theo cánh tay.

Sau khi đường vân màu đỏ sậm trải rộng trên người Bùi Lăng, đã thu hồi hóa thân.

Bùi Lăng lập tức ngắn gọn nói: "Đi!"

Nửa tháng sau.

Luân Hồi tháp.

Tòa thành lớn đứng sững sau mấy tầng cồn cát nguy nga nào đó.

Lúc xế trưa, tu sĩ trong thành đang bận rộn.

Ở chợ thành đông, đám tu sĩ cấp thấp đã tiến vào trạng thái bận rộn trong một ngày.

Chương 1502: "Minh Huyết" tổ sư (1)

Từng học đồ chế phù sư cầm lưỡi dao trong tay, eo quấn váy da, đứng sau bàn dài thô kệch, cẩn thận bóc da của từng sinh linh.

Trên mặt đất dưới chân, máu tươi đã hội tụ thành vũng máu.

Trong quây hàng bên cạnh, chưởng quỹ đang gọi ra một đoàn oan hồn, thuộc như lòng bàn tay với với khách nhân: "Oan hồn thiếu nữ, vì tuổi tác còn trẻ, lại là nữ tử thuần âm, oán khí đủ nhất. Oan hồn nam tử trung niên tất nhiên sẽ kém hơn một bậc..."

Ngay lúc này, màn trời bỗng nhiên tối xuống.

Ma tu trong thành tưởng là sắp mưa, đây là việc hiếm thấy ở địa giới Luân Hồi tháp.

Thế là, đám người phía ngoài rối rít ngẩng đầu, người trong căn phòng cũng đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ngay sau đó, bọn họ thấy một đám dị tộc hình thù kỳ quái, sát khí đầy người, không thèm quan tâm đại trận hộ thành nơi đây, đột nhiên giáng lâm vào trong thành!

Không hề do dự chút nào, không có chút giao lưu nào, dị tộc lập tức triển khai giết chóc!

Tu sĩ cấp thấp đối mặt với bọn họ không hề có sức đánh trả, chỉ vừa đối mặt đã ngã xuống trong vũng máu.

Lập tức, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên.

Nhưng thời gian mới qua một lát, phần lớn tu sĩ đã bị tàn sát không còn!

Còn sót lại mấy tên tu sĩ Nguyên Anh, cũng chỉ chống cự được thêm một lát, đã thân tử đạo tiêu giữa tiếng kêu gào thê thảm.

Chẳng mấy chốc, cả tòa thành trì không còn bất kỳ tiếng động gì.

Trên người tất cả tử thi bắt đầu không ngừng toát ra từng tia từng sợi hắc khí, theo hắc khí càng lúc càng nồng nặc, dần biến thành [Minh Thiên Chi Vụ] mới.

Không lâu sau, tòa thành lớn này đã bị [Minh Thiên Chi Vụ] bao phủ...

Tình cảnh tương tự xảy ra ở khắp nơi...

Thiên Sinh giáo.

Giữa trưa.

Sa Tuyết thành.

Phía trên thành trì đột ngột xuất hiện một đoàn màu mực, chợt nhanh chóng mở rộng, trút xuống.

Chẳng mấy chốc, cả tòa Sa Tuyết thành bị Minh Thiên Chi Vụ bao phủ, trong thành liên tục vang lên tiếng hô quát giận mắng, tiếng kêu cứu cầu xin tha thứ kéo dài một lát, đã trở về yên tĩnh.

Nhìn từ ngoại giới, Sa Tuyết thành như bị một đoàn màn đêm bao phủ, lấy tường thành làm giới hạn, bên trong thành là bóng tối sền sệt, ngoài thành vẫn như thường, nắng gắt giữa trưa chiếu xuống khiến người ta hơi choáng váng.

Luân Hồi tháp.

Lúc sáng sớm, thương đội đường xa mà đến xua đuổi lạc đà, xuất phát đến một tòa thành trì màu trắng đứng sừng sững ở giữa cồn cát.

Từng tiếng chuông lạc đà vang lên, đội ngũ để lại dấu chân chỉnh tề trên cát vàng.

Trong giây lát, bọn họ đến dưới tường thành, đã thấy thành trì ngày xưa đề phòng nghiêm ngặt, lúc này cửa thành mở rộng, binh lính ở cổng ngã liểng xiểng dựa vào góc tường, trong tay ôm lấy binh khí, cúi đầu nhắm mắt như đang ngủ say.

Thương đội này hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, xua lạc đà đi thẳng vào thành.

Sau khi vào thành, phát hiện lúc này cả tòa thành trì đều yên tính.

Không có tiếng rao hàng gào to, không có người đi đường lui tới, không có hài đồng chơi đùa... Thậm chí gà chó gia súc đều không có động tĩnh gì.

Thương đội càng chạy càng chậm, càng chạy càng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng bọn họ đứng trước của một nhà lữ điếm ngày xưa thường đến đây nghỉ ngơi, hai mặt nhìn nhau.

"Chưởng quỹ, nơi này... Thế nào?" Một người làm công tuổi trẻ không chịu được áp lực vô hình, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi thủ lĩnh thương đội.

Trong lòng thủ lĩnh thương đội cũng không chắc chắn, lúc này trên người lạc đà chở tích lũy cả đời hắn ta, căn bản không thể sơ suất.

Vì vậy, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn ta nói: "Ta rất quen thuộc với đông gia nhà lữ điếm này, vào xem trước."

Để lại phần lớn người trông coi lạc đà và hàng hóa, thủ lĩnh dẫn theo mấy người làm công thân thể khoẻ mạnh nhanh chân đi vào lữ điểm. Chỉ thấy trong đại sảnh yên tĩnh, trong góc có hai con ma men người đầy hơi rượu đang nằm sấp.

Tiếp tục đi vào trong, chẳng mấy chốc xuyên qua đình viện, thấy một loạt căn phòng.

Thủ lĩnh quen thuộc đi đến một căn phòng ở bên trong, nơi này là chỗ ở của đông gia nhà lữ điểm này.

Hắn ta tiến lên gõ cửa, không người trả lời.

Thế là thủ lĩnh bắt đầu gõ mạnh hơn: "Lão ca, ta là lão Trương, mổ cửa đi!"

Nửa ngày sau, hắn ta và người làm công cùng phá tan cửa, đã thấy một nhà lớn nhỏ đông gia chia ra ngủ trong hai gian phòng bị rèm ngăn cách ở giữa, đều hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt yên tĩnh, trong miệng có tiếng nỉ non mơ hồ như đang nói mớ trong mơ.

Mấy ngày sau, chín tông môn lớn đều nhận được tin tức: "Tổng cộng mười lăm nơi, ban ngày xuất hiện dị tượng màn đêm bao phủ thành; chín tòa thành trì đều cả thành nhập mộng, về phần thủ phạm thật sự sau màn, không để lại chút dấu vết nào."

"Cho tới nay dị tượng màn đêm bao phủ thành chưa từng biến mất, hơn nữa còn có xu thế lan tràn ra xung quanh"

"Loại bóng tối này có thể ngăn cách thần thức, không thể dò xét tình hình bên trong."

"Người tiến vào bên trong thám thính sẽ nhanh chóng mất liên lạc, vì vậy khó mà phán đoán bên trong đã xảy ra chuyện gì."

"Cho tới bây giờ, tất cả đại trận phòng hộ đều không có tác dụng"

Chương 1503: "Minh Huyết" tổ sư (2)

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Một vài bức chân dung phía trên ngàn vạn Mệnh Hồn đăng trôi nổi, mông lung như hiện còn ẩn, chậm rãi trôi nổi.

Bỗng nhiên, bức tranh xếp cuối cùng theo một tiếng ngâm u ám không biết đến từ chỗ nào, dần dần rõ ràng.

Ngay sau đó, cả tòa Truyền Thừa điện đột nhiên sáng tỏ.

Huyết hải cuồn cuộn xông lên trời không!

Từng khuôn mặt vô cùng oán giận chìm nổi ở trong huyết hải.

Ngay sau đó, những khuôn mặt này nhanh chóng thoát khỏi huyết hải, hội tụ thành một cái bảo tọa rộng lớn ở giữa không trung, không ngừng có vết máu nhỏ xuống.

Trong chớp mắt bảo tọa hình thành, một bóng dáng như bức tranh thuỷ mặc bị cơn mưa làm ẩm ướt xuất hiện ở trên đó.

Ngay lúc này, trong một tòa tiểu lâu hai tầng ở ngoại môn Thứ Vụ phong.

Một bà lão tóc bạc vốn đang nằm uống mê man trên ghế, đột nhiên mở to mắt.

Chỉ hơi cảm ứng, nàng đã nhanh chóng đứng dậy, tiện tay ném ấm rượu ra, tâm niệm vừa động, mùi rượu quanh người lập tức biến mất không còn dấu vết.

Hơi sửa sang lại áo bào, bà lão bước nhanh đi ra lầu nhỏ, đi đến phòng nhỏ ở phía sau.

Đẩy cửa phòng nhỏ ra, chỉ thấy trong cửa rõ ràng là một tòa đại điện rộng lớn tĩnh mịch.

Giữa không trung trôi nổi vô số đế đèn, trong đế đèn cuồn cuộn huyết diễm.

Lúc này, dưới Mệnh Hồn đăng vốn phải là bóng tối hư vô, nhưng lại có huyết hải sâu không lường được cuồn cuộn bành trướng, trong sóng biển hiện ra từng khuôn mặt oán độc như vô cùng vô tận...

Bà lão chỉ nhìn cái này, đã không dám nhìn sâu vào bên trong, lập tức vén vạt áo quỳ xuống, trầm giọng nói: "Nhân nô cung nghênh "Minh Huyết' tổ sư xuất quan."

Giữa không trung Truyền Thừa điện: "Minh Huyết" tổ sư ngồi trên bảo tọa mặt người cao cao không trả lời ngay, mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

Muôn sông nghìn núi, vô số bình phong, thậm chí cả [Minh Thiên Chi Vụ] cũng không thể ngăn cách ánh mắt của hắn ta.

Trong tầm mắt của hắn ta, chín cột đá như gần ngay trước mắt, chẳng biết quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa đã mở ra một khe hở từ lúc nào.

Bởi vậy ý chí đọa tiên đạt được cơ hội, bắt đầu ăn mòn Bàn Nhai giới như Phù Sinh cảnh.

Lúc này, từng bóng người đi vào đại điện từ cánh cửa phòng nhỏ, đều có khí tức cường thịnh, áo bào lộng lẫy, đây là Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông ở lại trông coi tông môn, sau khi đi vào bên trong, lập tức đi đến phía trước Nhân nô, tán bào quỳ xuống: "Cung nghênh 'Minh Huyết' tổ sư xuất quan!"

Cũng không lâu lắm, ba bóng người khí tức đặc biệt cường thịnh nối đuôi nhau mà vào.

"Hậu bối Tô thị Tô Đại cung nghênh 'Minh Huyết' tổ sư xuất quan!"

"Hậu bối Tư Hồng thị Tư Hồng Hàm Dung cung nghênh 'Minh Huyết' tổ sư xuất quan!"

"Hậu bối Lệ thị Lệ Tân cung nghênh 'Minh Huyết' tổ sư xuất quan!"

Sau khi lão tổ ba nhà đang trực đi vào bên trong, lập tức khom mình hành lễ.

Thấy người đã đến gần đủ: "Minh Huyết" tổ sư ngồi trên bảo tọa cao cao mở miệng, tiếng nói âm u lạnh lẽo hỏi: "Gần đây Vĩnh Dạ hoang mạc xảy ra việc lớn gì?"

Nghe vậy, lão tổ Lệ thị Lệ Tân lập tức trả lời: "Hồi 'Minh Huyết' tổ sư, trong vòng nửa năm chỉ có một việc lớn, Thánh Tử Bùi Lăng đương nhiệm tông ta vạn kiếp Hóa Thần ở Vĩnh Dạ hoang mạc."

Ánh mắt "Minh Huyết" tổ sư đột nhiên nhìn về phía về Lệ Tân.

Vốn lão tổ Tô thị Tô Đại, lão tổ Tư Hồng thị Tư Hồng Hàm Dung và Thái Thượng trưởng lão khác cũng có chuyện muốn bẩm báo, nghe nói như thế đều khiếp sợ nhìn về phía Lệ Tân.

Mặc dù Tư Hồng Hàm Dung đã đoán trước, nhưng hiện tại nghe Lệ Tân nói rõ ra, trong lòng vẫn chấn động.

Thật sự là Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần!

Hay cho một Cửu A Lệ thị!

Bây giờ khắp thiên hạ đều tưởng người vạn kiếp Hóa Thần là Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức, người thúc đẩy việc này lại là Cửu A Lệ thị!

Lúc này: "Minh Huyết" tổ sư nói: "Thánh Tử ở đâu? Nhanh chóng triệu hắn đến đây."

Lệ Tân cung kính nói: "Bẩm 'Minh Huyết' tổ sư, vãn bối lập tức liên lạc với Thánh Tử, ra lệnh nhanh chóng trở về tông, bái kiến tổ sư"

"Chỉ có điều, Thánh Tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, phạm chút sai lầm, chọc giận Tông Chủ đương nhiệm"

"Mong rằng tổ sư thương xót hắn tu hành không dễ, hòa giải thay."

"Minh Huyết" tổ sư thản nhiên nhẹ gật đầu, tất nhiên hắn ta lười quản ân oán giữa đám tiểu bối.

Nhưng nếu là vạn kiếp Hóa Thần, cũng đáng để mình phá lệ một lần.

Nghĩ tới đây: "Minh Huyết" tổ sư cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp nói: "Có thể!"

Ngay sau đó: "Minh Huyết" tổ sư lại hỏi: "Trong khoảng thời gian này, khắp thiên hạ lại xảy ra việc lớn gì?"

Lúc này, Tô Đại còn có Thái Thượng trưởng lão khác đều chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, Tư Hồng Hàm Dung lập tức mở miệng nói: "Bẩm 'Minh Huyết' tổ sư, Luân Hồi tháp phát động một vòng đại chiến thảo ngụy mới, hiện tại tình hình chiến đấu đang nóng bỏng"

"Trên thực tế, hầu hết lãnh thổ của ngụy đạo Cửu Nghi sơn đều từng rơi vào sự khống chế của Thánh đạo, nhưng gần nửa năm qua theo tứ tông ngụy đạo còn lại tiếp viện, hiện tại phần lớn đều đổi sang trạng thái giằng co"

"Cho đến tận nay, Thánh tông đã thu hoạch trong chiến sự..."

"Đệ tử chiến tử, nội môn đệ tử khoảng... Trưởng lão... Tiêu tốn cụ thể là..."

Chương 1504: Luận đạo

"Còn có, gần đây cảnh nội Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang đều xuất hiện dị tượng Vĩnh Dạ, nghi có liên quan tới Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Vài chục tòa thành trì bị bóng tối bao phủ, còn có rất nhiều thành lớn toàn thành nhập mộng."

"Nhưng loại tình huống này vừa xảy ra mấy ngày, thám tử tông môn còn chưa kịp biết rõ ràng chân tướng, cho nên trong tuyến báo cũng không miêu tả hoàn chỉnh"

"Minh Huyết" tổ sư bình tĩnh nghe xong, đại chiến thảo ngụy chỉ là nghiệm chứng lịch luyện đạo tâm giữa đám tiểu bối, hắn ta không có hứng thú.

Ngược lại tình huống bóng tối bao phủ thành trì cùng toàn thành nhập mộng, có lẽ liên quan đến dị biến ở Vĩnh Dạ hoang mạc.

Thế là: "Minh Huyết" tổ sư từ tốn nói: "Bản tọa muốn đi Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến, trước lúc này sẽ xử lý ân oán giữa đám tiểu bối một chút"

Ba vị lão tổ đang trực và rất nhiều Thái Thượng trưởng lão lập tức cung kính nói: "Vâng!"

Khe núi hoang tàn vắng vẻ.

Thác nước giữa núi, nước suối xanh ngắt.

Trong tiếng vượn kêu hạc hót, thỉnh thoảng thấy cá bơi bay vọt ra mặt nước đầm sâu, tình cảnh vui mừng.

Lúc này, một tòa tú lâu tinh xảo hoa mỹ lơ lửng trên khe núi.

Nếu có tu sĩ cấp cao chín tông môn lớn ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây là pháp bảo phi hành của Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt.

Hiện tại tú lâu nhẹ nhàng trôi nổi, dưới mái cong bên ngoài lâu cắm một mặt cờ xí khí tức huyết sắc hùng hậu, lại là [Tru Ác Kỳ].

Nó đón gió không bay, dù sao cũng hơi mệt mỏi.

Trong tú lâu, rèm châu nửa cuốn.

Bùi Lăng trần truồng nửa người trên, nằm trên một cái vân sàng rộng lớn mềm mại, gối lên hai tay.

Văn Nhân Linh Sắt đã đổi sang một bộ chiến giáp vừa người mới, đang ngồi ở bên hông Bùi Lăng, động tác này càng làm nổi bật vòng eo tinh tế mềm dẻo, đường cong kinh người của nàng, trên làn da tinh tế tỉ mỉ như sứ vương chút mồ hôi, làn da vốn như sương như tuyết lại phủ lên một lớp màu sắc như trân châu.

Lúc này nàng đang lặp đi lặp lại một động tác, thỉnh thoảng tóc ngắn bay lên, môi son khẽ nhếch, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc dồn dập.

Bùi Lăng rất phối hợp không nhúc nhích, đồng thời thưởng thức khuôn mặt tinh xảo của Văn Nhân Linh Sắt.

Nơi này là một vùng đất hoang ở cảnh nội Vô Thủy sơn trang.

sở dĩ tới đây, lại là đề nghị của hắn.

Ngày đó, sau khi hắn, Văn Nhân Linh Sắt và [Tru Ác Kỳ] vội vàng rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, đã đưa ra đề nghị tiếp tục giúp Văn Nhân Linh Sắt giải quyết vấn đề đạo tâm.

Hiện tại trong tình huống này, chắc chắn hắn không thể đến nơi thuộc sự quản lý của chính đạo, càng không thể về địa giới Trọng Minh tông.

Vĩnh Dạ hoang mạc xảy ra dị biến, cũng không thể ở lại địa giới Luân Hồi tháp, chỉ có thể chọn một giữa Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang.

So sánh ra, Vô Thủy sơn trang cách Trọng Minh tông càng xa hơn.

Thế là đi đường một trận, sau khi tiến vào địa giới Vô Thủy sơn trang, Bùi Lăng và Văn Nhân Linh Sắt lại nghiên cứu thảo luận vấn đề đạo tâm.

Lần tìm tòi này, đã nghiên cứu thảo luận cho tới bây giờ...

Lúc này, Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên đứt quãng nói: "Đây... Đây là một lần cuối cùng... Một lần cuối cùng! Sau khi kết thúc...

Ta... Ta phải... Phải lập tức về... VỀ Oanh Châu... Đại chiến chính ma... Ngày sau... Nếu... Nếu gặp... Gặp nhau ở chiến trường... Ta...

Ngươi... Ngươi và ta là... Là kẻ địch!"

Bùi Lăng đang vận chuyển [Lục Dục Bí Điển] tu luyện, nghe nói như thế, lại không thấy ngoài ý muốn.

Trong những ngày qua, đây đã không phải lần đầu tiên Văn Nhân Linh Sắt nói lời này.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức trả lời: "Được"

Lại nói tiếp: "Nếu sau này gặp phải đệ tử Yến Tê thành, ta sẽ nương tay."

Văn Nhân Linh Sắt trầm mặc không nói.

Lúc vân sàng lắc lư có tiết tấu, trướng màn phất phơ, đất bằng sinh gió, sợi tóc của nàng bay loạn.

Sau một tràng tiếng nỉ non đè nén, nàng đột nhiên hỏi: "Ngươi bị giam vào Độ Ách uyên thế nào?"

Bùi Lăng duỗi tay ra, vừa dạo chơi quanh người nàng, cảm nhận cảm giác tinh tế tỉ mỉ mềm mại trong lòng bàn tay, vừa nói chi tiết: "Ta ngụy trang thành một phạm nhân mà Độ Ách uyên muốn bắt, sau đó lấy thân phận tiến vào Độ Ách uyên"

"Ngươi tiến vào Độ Ách uyên... Có mục đích gì... Có phải... Là vì hủy đi Độ Ách uyên, thả ra tất cả tù phạm bên trong hay không?"

"Vì tu hành mà thôi. Độ Ách uyên ẩn nấp thanh tịnh, không ai làm phiền. Nếu ở chỗ khác, có thể sẽ bị Tô Ly Kinh tìm tới."

Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng, Bùi Lăng này đã từng thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến phu nhân Tô Ly Kinh ở trước mặt mọi người, bị Tô Ly Kinh truy sát đúng là đáng đời!

Nàng lại hỏi: "Vậy ngươi... Ngươi làm... Làm thế nào tránh đi...

Giới luật... Độ Ách uyên..."

"Cái này không thể nói."

Văn Nhân Linh Sắt lại hừ lạnh một tiếng, sau đó động tác đột nhiên tăng tốc.

Bùi Lăng vội vàng tăng tốc độ vận chuyển [Lục Dục Bí Điển] theo.

Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng: "Vẫn như trước đó."

Trong lòng Văn Nhân Linh Sắt xem thường, làm vậy cũng không sinh được mười đứa, cần gì cẩn thận như vậy...

Mặc dù như thế, nàng bắt đầu đứng lên, mở ra môi son...

Ngay lúc này, Bùi Lăng phát hiện trong túi trữ vật có động tĩnh.

Chương 1505: Văn Nhân Linh Sắt giao đấu với Tư Hồng Khuynh

Yến (1)

Hắn tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra Truyền Âm Phù cực kì đặc thù, đây là phù lục dùng để truyền âm cự ly xa, chỉ có chuyện khẩn cấp vô cùng quan trọng, Lệ thị mới có thể dùng tờ phù lục này liên hệ với hắn.

Bùi Lăng rót vào một luồng pháp lực thôi động, bên trong lập tức truyền ra giọng Lệ Vô Cữu: "Thánh Tử, bây giờ ngươi ở nơi nào?

"Minh Huyết' tổ sư xuất quan, tự mình triệu kiến, bây giờ ngươi phải trở về tông ngay!"

Tổ sư triệu kiến?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, lại nghe Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng.

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng một phát đè lại đầu của đối phương, không để đối phương phát ra tiếng động không nên phát ra.

Sau đó lập tức nói: "Hiện tại ta đang ở cảnh nội Vô Thủy sơn trang, sẽ lập tức về tông"

Lại nghe Lệ Vô Cữu nói: "Tổ sư triệu kiến là cơ hội ngàn năm một thuở, cực kỳ quan trọng, tốc độ ngươi tự về tông quá chậm, hiện tại đợi nguyên tại chỗ không nên di chuyển, lão tổ sẽ đích thân đi qua đón ngươi."

Bùi Lăng vội nói: "Vâng!"

Truyền âm chợt gián đoạn.

Hắn nhìn phù văn cuối cùng dập tắt, lúc này mới buông tay ra, Văn Nhân Linh Sắt lập tức ngẩng đầu lên, che miệng lạnh lùng nhìn hắn.

Thấy thế, Bùi Lăng vội ho một tiếng, nói: "Tông môn muốn ta lập tức trở về, trận luận đạo này chỉ có thể dừng ở đây."

Văn Nhân Linh Sắt mặt lạnh không trả lời, nhưng đúng lúc này một giọng nói kiều mị tận xương đột nhiên truyền vào trong tú lâu: "Văn Nhân Linh Sắt! Nghiệt súc Bùi Lăng kia lại ở chỗ của ngươi?"

"Nhanh chóng giao người ra! Bản cung phải thiên đao vạn quả, chém hắn thành muôn mảnh!"

"Nếu không, bản cung sẽ dạy dỗ cả ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, người đến là Tư Hồng Khuynh Yến, đối phương lại tìm tới mình nhanh như vậy?

Đang nghĩ ngợi, đã thấy Văn Nhân Linh Sắt lập tức đứng dậy, thi triển thuật pháp lập tức khôi phục vẻ sạch sẽ, ngay sau đó chiến giáp tự động bao trùm thân thể mềm mại, đưa tay một chiêu, Sương Chúc Họa Kích tới tay, trực tiếp giết ra ngoài!

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, hắn vội vàng mặc quần áo tử tế, vẫy tay, [Tru Ác Kỳ] ở bên ngoài tú lâu lập tức xuất hiện trong tay hắn.

Ngay sau đó, giọng nói tức giận của kỳ linh lập tức truyền vào trong tai hắn: "Ác tặc! Có phải lại ra tay với chủ nhân rồi không? !"

Bùi Lăng không để ý đến kỳ linh, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

Bên ngoài tú lâu, trong khe núi non nước tươi đẹp, chẳng biết một tòa hành cung bạch cốt đã na di ra từ lúc nào.

Âm phong dây dưa, sát khí quanh quẩn.

Trong khoảnh khắc, vô số chim tước hoảng sợ bỏ chạy.

Trên bảo tọa ở chính điện hành cung, Tư Hồng Khuynh Yến hoa phục nghiêm trang, dáng vẻ quyến rũ ngồi ở nơi đó.

Nàng đã đổi cung trang, nền màu tím nhạt chỉ vàng hoa văn nhạc trạc ngậm hoa, tóc dài búi cao lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, trên búi tóc châu vây thúy quấn, quanh người hoàn bội đỉnh đang, trong cao ngạo lộ ra vẻ quyến rũ tự nhiên.

Lần trước biết được Độ Ách uyên xảy ra chuyện, nàng lập tức tiến đánh đại trận cửa vào Độ Ách uyên.

Chỉ có điều, sau khi đánh phá đại trận, nàng mới phát hiện một đầu khác của Truyền Tống Trận đã sớm bị hủy, nàng căn bản không có cách tiến vào Độ Ách uyên báo thù!

Ngoại trừ cái đó ra, nàng còn mất đi cảm giác với Bùi Lăng.

Cũng may, loại tình huống này cũng không kéo dài quá lâu, nàng nhanh chóng thông qua ấn ký lô đỉnh, cảm giác được đối phương xuất hiện ở phương hướng Luân Hồi tháp.

Mặc dù không biết vì sao ngụy đạo muốn đặt Độ Ách uyên ở phụ cận Luân Hồi tháp, nhưng chuyện này không liên quan đến nàng.

Hiện tại liên tục truy tung gần nửa tháng, cuối cùng tìm ra tung tích của đối phương ở vùng dã ngoại hoang vu này.

Thế nhưng, Văn Nhân Linh Sắt là một rắc rối, trước tiên phải giải quyết nàng mới được!

Ngay lúc Tư Hồng Khuynh Yến đang suy nghĩ, trong tú lâu cách hành cung không xa có một đạo độn quang lóe lên mà ra, hiện ra bóng dáng Văn Nhân Linh Sắt, không có bất kỳ lời nói nhảm gì, Sương Chúc Họa Kích vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh xuống hành cung!

Theo động tác của Văn Nhân Linh Sắt, một kích ảnh khổng lồ như dãy núi nguy nga, như che ngợp bầu trời ép xuống.

Sát khí hùng hậu như sóng to gió lớn, gầm thét cuốn về phía hành cung bạch cốt.

Trong hành cung, Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh một tiếng, bóng dáng lập tức biến mất từ trên bảo tọa, xuất hiện ở bên ngoài hành cung, đạp không mà đứng.

Nàng phủi nhẹ váy dài, duỗi ra ngón tay thon dài trắng nõn mềm mại, đầu móng tay đỏ thắm như máu, càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết, chậm rãi duỗi về phía Văn Nhân Linh Sắt, sau đó dùng sức nắm một cái.

Lập tức, vô số hàng rào huyết sắc hiện ra, dường như ở thời khắc này toàn bộ thiên địa hóa thành lồng giam huyết sắc.

Rất nhiều tơ máu nhô ra từ trong hư không, trong nháy mắt cuốn lấy kích ảnh to lớn, cuốn lấy tú lâu, hơn nữa còn quấn về phía thân thể Văn Nhân Linh Sắt.

Thấy tình cảnh này, sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt không thay đổi chút nào, cự ảnh họa kích chỉ hơi bị ngăn trở, lợi dụng lực lượng ngang ngược, trực tiếp xé đứt tất cả tơ máu, tiếp tục đập về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Oanh! !!

Chương 1506: Văn Nhân Linh Sắt giao đấu với Tư Hồng Khuynh

Yến (2)

Trong khe núi phía dưới, đầm sâu ngàn năm chưa từng khô cạn và rất nhiều Thủy tộc nghi lại ở bên trong lập tức bị hôi phi yên diệt!

Nước bùn và núi đá dưới đầm nước đều đốt thành lưu ly trong chớp mắt, răng rắc, răng rắc... Theo từng tiếng nứt ra trong trẻo, khe nứt to lớn nhanh chóng kéo dài, từ dưới đáy đầm sâu lan tràn đến ngọn núi xung quanh.

Trong tiếng vang ầm ầm, Tư Hồng Khuynh Yến đã quỷ quyệt xuất hiện ở phía xa, vào thời khắc mấu chốt nàng lấy [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] tránh đi một kích của Văn Nhân Linh Sắt.

Ngay sau đó, tay phải của nàng lật một cái, một viên huyết châu óng ánh mượt mà lơ lửng trên lòng bàn tay.

Trong chớp mắt huyết châu xuất hiện, cả vùng lập tức hóa thành huyết hải. Mùi hương ngai ngái tản ra xung quanh, chiếu rọi trời cao, bầu trời vốn màu xanh lam lập tức nhiễm thành ửng đỏ.

Sóng máu ngập trời, dời núi lấp biển, khí thế hùng hậu.

Từng con huyết thú, huyết yêu, huyết nô to lớn trồi lên mặt biển, phát ra tiếng gào thét khàn giọng nặng nề với Văn Nhân Linh Sắt.

Ánh mắt Tư Hồng Khuynh Yến lấp lóe, Văn Nhân Linh Sắt này cũng không nói một câu chào hỏi nào, đi lên trực tiếp ra tay, suýt nữa để mình chịu thiệt thòi, đúng là thiếu thải bổi Nghĩ đến đây, nàng lập tức cười lạnh nói: "Văn Nhân Linh Sắt, cơn giận lớn như thế, chẳng lẽ bị Thánh Tử tông ta coi như lô đỉnh để dạy dỗ sao?"

Văn Nhân Linh Sắt lập tức cau hàng lông mày kẻ đen, nàng đã sớm biết Tư Hồng Khuynh Yến không biết giữ miệng.

Vì vậy, chưa từng tranh đua miệng lưỡi với đối phương.

Nhưng lúc này nghe nói như thế, trong lòng vẫn giật mình... Sao đối phương biết được? ?

Chỉ có điều, nàng nhanh chóng kịp phản ứng, để đối phương biết thì đã sao? Nàng chỉ tuân theo đạo tâm, không cần giải thích với người khác!

Thế là, lúc này Văn Nhân Linh Sắt vung họa kích lên, phía trên bầu trời nổi lên từng cơn gió mạnh lạnh thấu xương, vô số hư ảnh họa kích to lớn đột nhiên sinh ra, nguy nga nặng nề lại sắc bén vô song, bắn về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Cùng lúc đó, nàng lạnh lùng nói: "Dù sao cũng tốt hơn Tư Hồng Khuynh Yến ngươi bị Bùi Lăng thải bổ trước mặt mọi người mấy lần, bây giờ toàn bộ Bàn Nhai giới đã không ai không biết không người không hay!"

Hả? !

Tốt hơn mình?

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức khẽ giật mình, trước đây hai người tranh đấu, đây không phải lần đầu tiên nàng chửi bới Văn Nhân Linh Sắt như vậy, mục đích là chọc giận đối phương, để tìm kiếm sơ hở mà nàng lộ ra, phản ứng của Văn Nhân Linh Sắt luôn là có thể ra tay thì không nói chuyện, lần này lại...

Chẳng lẽ đối phương thật sự bị Bùi Lăng...

Thấy vô số cự ảnh họa kích đánh về phía mình, Tư Hồng Khuynh Yến tranh thủ thời gian thôi động huyết châu trong lòng bàn tay, huyết hải lập tức tăng vọt, mặt biển điên cuồng kéo lên, dấy lên sóng lớn che ngợp bầu trời.

Trong sóng lớn cuồn cuộn, khó mà tính toán số huyết thú to lớn gào thét xông ra.

rầm rầm rầm...

Huyết thú dữ tợn, kích ảnh nguy nga.

Lúc chạm vào nhau tạo lên lực trùng kích, trong khoảnh khắc khiến dãy núi chung quanh sụp đổ, đại địa chấn động, phía trên bầu trời thay đổi khí tượng mấy lần.

Phong lôi mưa tuyết không ngừng thay phiên.

Đôi bên chất chứa oán hận đã lâu, ra tay đều cực kỳ hung ác, không giữ lại chút nào, trong khoảnh khắc đã đánh đến trời đất biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm.

Lúc giao chiến, Tư Hồng Khuynh Yến không quên khiêu khích:

"Đường đường là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành lại bị Thánh Tử Thánh tông ta tùy ý chà đạp, có thể thấy ngươi trời sinh nên trở thành lô đỉnh bị nghiệt súc Bùi Lăng kia tùy ý thải bổ!"

Văn Nhân Linh Sắt lạnh lùng nói: "Đạo tâm thôi, nào giống yêu phụ nhà ngươi, thân là Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông lại bị thải bổ trước mặt mọi người, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, không phải cũng là lô đỉnh bị Bùi Lăng muốn ngắt thì hái?"

Đạo tâm?

Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành này, mặt ngoài cương trực công chính ghét ác như cừu, không ngờ sau lưng lại ra vẻ đạo mạo nói một đằng nghĩ một nẻo như thế, ngụy đạo đúng là ngụy đạo!

Nghĩ đến đây, nàng lập tức nói: "Lô đỉnh? Ha ha ha... Đến bây giờ bản cung chỉ bị Bùi Lăng thải bổ ba lần thôi. Lần dài nhất cũng chỉ bị thải bổ hơn nửa tháng. So với mấy trăm năm tu luyện của bản cung, không đáng kể chút nào."

"Bản cung không hề liên quan đến cái từ lô đỉnh này"

Hàng lông mày kẻ đen của Văn Nhân Linh Sắt cau lại, lời nói này của Tư Hồng Khuynh Yến nghe là đang giải thích, nhưng lại như đang khoe khoang cái gì đó với nàng!

Thế là, nàng hừ lạnh một tiếng, lúc này nói: "Bản tọa cũng mới bị Bùi Lăng tùy ý sắp xếp nửa tháng mà thôi, tiếp theo nhiều lắm là sinh mười đứa, đến lúc đó đạo tâm viên mãn, sẽ không liên quan với hắn nữa!"

Tư Hồng Khuynh Yến híp hai mắt lại, sinh mười đứa?

Hừ!

Nghiệt súc Bùi Lăng kia thật sự lòng lang dạ thú!

Nhưng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì luyện Văn Nhân Linh Sắt thành lô đỉnh, hiện tại lại cố ý đưa nàng tới nơi đây, chắc chắn là muốn cùng lúc thải bổ hai người là nàng và Văn Nhân Linh Sắt!

Lễ nào lại như vậy!

Chương 1507: Luận đạo đấu pháp

Tư Hồng Khuynh Yến nàng là Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông uy danh hiển hách trong Thánh đạo, Văn Nhân Linh Sắt tự xưng là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành chính đạo, cũng vang danh xa gần, nếu thật sự bị nghiệt súc kia tính kế thành công...

Không được!

Tuyệt đối không thể để nghiệt súc kia thành công!

Dù thật sự để nghiệt súc kia thành công, cũng tuyệt đối không thể để tất cả mọi người trong chín môn phái lớn được biết!

"Bùi Lăng đã có đạo lữ, là Thánh Nữ đương thời của Thánh tông ta" Tư Hồng Khuynh Yến lập tức cười lạnh nói: "Hai người bọn họ là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Cho dù ngươi sinh con dưỡng cái cho hắn, cũng chỉ là con riêng thôi!"

Văn Nhân Linh Sắt lạnh nhạt nói: "Thánh Nữ còn có thể tha thứ cho Tông Chủ phu nhân cũng một tông môn như ngươi, cần gì phải để ý chuyện khác?"

rầm rầm rầm...

Hai nữ nhân giao thủ tạo ra dư chấn không ngừng chấn động, sóng khí hùng hậu tản ra, hành cung bạch cốt đã sớm bị Tư Hồng Khuynh Yến thu hồi, tất cả thuật pháp của bọn họ đều vô tình hay cố ý tránh đi tú lâu.

Bùi Lăng vừa thoát ra từ trong tú lâu, đã thấy trước mắt huyết hải cuồn cuộn, kích ảnh như núi.

Cùng lúc đó, giọng nói tức giận của Văn Nhân Linh Sắt và Tư Hồng Khuynh Yến không ngừng truyền đến từ giữa không trung:

"Văn Nhân Linh Sắt, ngươi chỉ là lô đỉnh trời sinh của nghiệt súc Bùi Lăng kia, bản cung khinh thường nhiều lời với ngươi, nghiệt súc kia còn từng thải bổ hóa thân của bản cung..."

"Tư Hồng yêu nữ, ngươi cũng được coi là phu nhân của chủ một tông, lại để một đệ tử tùy ý sắp xếp, thật là buồn cười! Mỗi lần Ma tử Bùi Lăng đều để bản tọa dùng miệng..."

"Ngoại trừ hành cung này của bản cung, bản cung còn từng đến động phủ của Bùi Lăng, Thúy Lỗi sơn nội môn Thánh tông! Từng đấu pháp ở trên bảo tọa của Bùi Lăng..."

"Bản tọa và Bùi Lăng từng luận đạo ở trước quan tài đọa tiên ở Vĩnh Dạ hoang mạc..."

Không nghe được vài câu, Bùi Lăng đã cảm thấy không khí cực kỳ không thích hợp.

Hiện tại dù là Tư Hồng Khuynh Yến hay Văn Nhân Linh Sắt, đều là lô đỉnh do hệ thống đưa tặng cho hắn... Nếu có thể, hiện tại hắn rất muốn khuyên hai người chung sống hoà bình.

Chỉ có điều, nghĩ cũng biết điều đó không có khả năng!

Hai người này một người là Tông Chủ phu nhân Ma môn, một người là Thái Thượng trưởng lão chính đạo, là tử địch rõ ràng!

Trừ khi tu vi thực lực hiện tại của hắn cao hơn hai người này...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thấy hai người không thể phân chia thắng bại ngay, lúc này quyết định lập tức rời khỏi nơi này!

Lão tổ Lệ thị sắp đến tìm hắn, nếu thấy tình cảnh trước mắt...

Hắn nên giải thích như thế nào?

Đúng vậy, nhân lúc này đi nhanh lên!

Thế là hắn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], lập tức bỏ chạy.

Phát hiện khí tức của Bùi Lăng nhanh chóng đi xa, Văn Nhân Linh Sắt và Tư Hồng Khuynh Yến lập tức đánh càng kịch liệt hơn.

"Ha ha, Văn Nhân Linh Sắt, ngươi vừa bị thải bổ nửa tháng, Bùi Lăng thấy ngươi lập tức rời đi, có thể thấy ở trong lòng hắn, ngươi không đáng một đồng!"

"Bản tọa và Bùi Lăng vốn đang luận đạo, nếu hắn muốn rời khỏi, đã đi từ sớm, lúc này bỏ chạy chỉ vì không muốn nhìn thấy ngươi...

"Ô? Luận đạo nửa tháng lại không nói tạm biệt?"

"Ngươi đã lâu không gặp Bùi Lăng, hắn là Trọng Minh tông đệ tử cũng không có ý chào hỏi với Tông Chủ phu nhân là ngươi!"

Râm rầm rầm...

Cơn gió mạnh hoành hành ngang ngược, sóng máu trồi lên, kích ảnh huyễn hóa như rồng, toàn bộ thiên địa không ngừng run rẩy...

Một lát sau, một sườn núi nhỏ lẻ loi trơ trọi, cỏ cây thưa thớt, thế núi nhẹ nhàng.

Một đạo độn quang bay tới, sau khi rơi xuống đất đã hiện ra bóng dáng Bùi Lăng.

Nơi này cách khe núi vừa rồi không quá xa xôi, lão tổ đuổi tới nơi gần khe núi, chắc hẳn có thể dễ dàng tìm ra tung tích của hắn.

Thế nhưng, nơi đây đã không nghe thấy tiếng đấu pháp của Văn Nhân Linh Sắt và Tư Hồng Khuynh Yến.

Vừa dừng lại, giọng nói tức giận của kỳ linh lại vang lên trong đầu hắn: "Vì sao vừa rồi không giúp chủ nhân!"

Bùi Lăng bình tĩnh trả lời: "Tu vi của ta quá thấp, ở lại nơi đó chỉ liên lụy Văn Nhân Linh Sắt. Hiện tại ta rời đi, nàng mới có thể thật sự buông tay buông chân."

Kỳ linh hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Bùi Lăng lại lập tức thu nó vào trong túi trữ vật, hình như [Tru Ác Kỳ] này rất có thành kiến với ma tu, chút nữa thấy lão tổ đừng xảy ra chuyện gì thì hơn, bởi vậy hắn cần phải cất nó trước tiên.

Chuẩn bị xong, Bùi Lăng đứng nguyên tại chỗ chờ giây lát, thấy lão tổ còn chưa tới, hắn nhân cơ hội cảm nhận tu vi hiện tại của mình.

Thông qua việc song tu với Văn Nhân Linh Sắt trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn tiến nhanh, đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách Hóa Thần hậu kỳ đã không quá xa.

Ngoài ra, ở trong giấc mộng ý chí Chân Tiên đưa cho hắn tiên vị "Việt" tiên, chẳng những để nội tình của hắn trở nên càng thêm thâm hậu, hơn nữa sự hiểu biết với "Pháp" cũng tiến thêm một bước.

Quan trọng nhất là, hình như đây là chìa khóa... Hắn có thể cảm nhận, chỉ cần hiện tại mình chìm vào giấc ngủ bình thường, có thể trực tiếp tiến vào tiên mộng của đối phương.

Chương 1508: Mặt mũi chỉ là tạm thời (1)

"Tu luyện một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể Hóa Thần hậu kỳ, lần này về tông vừa hay lấy một ít vật liệu đột phá Phản Hư từ Lệ thị"

"Tổ sư triệu kiến, chắc Tông Chủ không dám nhân cơ hội ra tay với ta Ở nơi này..."

"Rất lâu không gặp Lệ sư tỷ, cũng không biết hiện tại sư tỷ thế nào, tu vi như thế nào..."

"Lần này về tông, song tu với Lệ sư tỷ thêm mấy lần đi!"

"Còn có tiến độ phá giải đề kiểm tra của Đan Tổ ở bên Kim Tố Miên, cũng không biết tiến hành như thế nào..."

Vừa nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa ngồi xếp bằng tu luyện.

Thời gian từ từ trôi qua, bóng mặt trời dần lặn về tây.

Lúc gần hoàng hôn, một luồng thần niệm cường đại đột nhiên đảo qua từ trên người Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, lão tổ đã đến!

Quả nhiên, ngay sau đó một bóng người hiện ra cách hắn không xa.

Lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên bước ra, về ngoài hắn ta gầy gò, vũ y áo choàng, trong tay cầm một cuốn sách, đôi mắt đen nhánh không có con ngươi, âm u lạnh lẽo nghiêm nghị.

Bùi Lăng lập tức tiến lên hành lễ: "Đệ tử Bùi Lăng gặp qua lão tổ!"

Lão tổ Lệ thị Lệ Tân khẽ gật đầu, sau đó không nói gì trực tiếp lấy ra một chiếc đèn, bệ đèn này hơi thô kệch, trên đó có ngọn lửa cao hơn mười trượng như một ngọn đuốc ngút trời, vô cùng hừng hực, tản ra sinh mệnh lực cực kỳ hùng hậu tỉnh thuần.

Đây là Mệnh Hồn đăng của Bùi Lăng!

Lệ Tân nâng Mệnh Hồn đăng đến trước người, xuyên qua hồn hỏa bên trong Mệnh Hồn đăng nhìn về phía Bùi Lăng, trong tròng mắt đen nhánh lập tức sáng lên tia sáng tím yếu ớt.

Thấy thế, Bùi Lăng hiểu rõ lão tổ đang dùng Mệnh Hồn đăng của hắn, kiểm tra thân phận của hắn.

Không lâu sau, Lệ Tân thu hồi Mệnh Hồn đăng, hiển nhiên đã xác nhận thân phận của Bùi Lăng, lúc này đưa tay giữ chặt bờ vai của hắn, không nói nhảm bất kỳ điều gì: "Đi!"

Trọng Minh tông.

Sâu trong nội môn, mây mù dày đặc nhạn sợ hãi, trời trong xanh vạn dặm.

Một tòa cung điện nguy nga như hình chiếu đột nhiên chiếu lên trời cao.

Sau đó chậm rãi rõ ràng.

Lúc cung điện hoàn toàn ngưng thực, Thiên Tuyên cung đã trở về trong tông từ chiến trường Cửu Nghi sơn.

Chính điện, Tô Ly Kinh tâm niệm vừa động, xung quanh lập tức hiện ra mười mấy tấm Truyền Âm Phù.

Hắn ta lần lượt phân phó thủ hạ đến Thiên Tuyên cung nhận lấy tài vật, đăng ký tạo sách, phong phú nhà kho... Sau khi sắp xếp một loạt công việc, chỉnh sửa lại áo bào, thoát ra Thiên Tuyên cung đến tổ địa Chẩm Thạch Tô thị.

Trong tổ địa, trên một sườn núi cao, gió mạnh phần phật.

Sau khi Tô Ly Kinh hạ xuống đất, đã thấy nơi đây có một tên lão giả cẩm bào đứng chắp tay, quan sát mây khói biến ảo dưới vách núi, cũng chờ thật lâu.

Thấy bóng lưng đối phương, hắn ta lập tức hành lễ nói: "Lão tổ!"

Lão giả khẽ gật đầu, xoay người lại thấy sắc mặt hắn ta trắng bệch như người giấy, không mang theo chút tức giận nào, khí tức quanh người lại hùng hậu mênh mông, sâu không lường được, lại là lão tổ đang trực của Chẩm Thạch Tô thị, Tô Đại.

Tô Ly Kinh cau mày hỏi: "Chiến sự tiền tuyến đang giằng co, không biết lão tổ vội vàng triệu ta về là có chuyện gì quan trọng?"

Tô Đại nhìn hắn ta, ngắn gọn nói: "Vĩnh Dạ hoang mạc có biến, "Minh Huyết' tổ sư bỗng nhiên xuất quan, hiện tại muốn gặp ngươi và Thánh Tử"

Nghe thấy "Minh Huyết" tổ sư vừa xuất quan đã muốn gặp mình và Thánh Tử, đầu tiên Tô Ly Kinh khẽ giật mình chợt hiểu được, chắc chắn là Cửu A Lệ thị thấy tổ sư xuất quan, nhân cơ hội cầu xin thay cho Bùi Lăng.

Hừ!

Hắn ta chỉ định tự giải quyết chuyện này.

Dù sao, thân là Tông Chủ đương nhiệm Trọng Minh tông, nếu ngay cả một tiểu bối cũng không thể tự dạy dỗ, mặt mũi của hắn ta phải đặt ở đâu?

Hiện tại tổ sư ra mặt, việc này trực tiếp được đặt lên mặt bàn, chắc chắn Tông Chủ là hắn ta sẽ mất hết mặt mũi.

Nhưng nhất định phải diệt trừ Bùi Lăng!

Việc này vốn là Cửu A Lệ thị khinh người quá đáng, dù là xuất phát từ tình lý hay liên quan đến lợi ích Thánh tông, tổ sư chắc chắn sẽ nghiêng về phía Tông Chủ đương nhiệm là mình, hắn ta căn bản không cần lo lắng điều gì!

Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh lập tức nói: "Ta hiểu được, ta đi chuẩn bị một phần hậu lễ, chúc mừng 'Minh Huyết' tổ sư xuất quan."

Tô Đại nghe vậy, lại lắc đầu nói: "Điều ngươi phải làm bây giờ là nhân lúc Thánh Tử chưa trở về, đi tìm Tư Hồng Khuynh Yến còn có Tư Hồng thị trước, dù có phải bỏ ra một phần lợi ích cũng phải thuyết phục bọn họ đứng về phía Tô thị ta ở trước mặt 'Minh Huyết' tổ sư."

Nghe lời này, Tô Ly Kinh nhướn mày, nghi ngờ hỏi: "Lão tổ, ta nắm chắc thắng lợi việc này trong tay, cần gì rắc rối như thế?"

Ngay sau đó, hắn ta lập tức cảm thấy quanh người lạnh lẽo, dường như toàn bộ thiên địa, tất cả sinh cơ đều bị rút sạch trong nháy mắt này.

Đã thấy ánh mắt Tô Đại lạnh băng nhìn hắn ta, nghiêm nghị nói:

"Bùi Lăng là vạn kiếp Hóa Thần!"

Vạn kiếp Hóa Thần? !

Đầu tiên Tô Ly Kinh khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức thay đổi sắc mặt!

Tô Đại tiếp tục nói: "Hiện tại đối với tổ sư, không có bất kỳ việc gì quan trọng hơn Bùi Lãng!"

Chương 1509: Mặt mũi chỉ là tạm thời (2)

"Cho ngươi đi tìm Tư Hồng thị, không phải vì đưa Bùi Lăng vào chỗ chết, đó là chuyện không thể nào"

"Mà là xoa dịu việc này ở trước mặt tổ sư"

"Tư Hồng Khuynh Yến bị Bùi Lăng thải bổ, vậy cũng chỉ có thể thải bổ:

"Sau này ngươi cứ coi như chuyện này không xảy ra."

"Mặt mũi chỉ là tạm thời, sau một ngàn năm, còn ai nhớ rõ tất cả chuyện bây giờ?"

Bầu trời xanh lam, sáng long lanh như lưu ly.

Mây trắng bao quanh như sợi bông, phất phơ như mưa bụi, lúc vui mừng đột nhiên bị một đạo độn quang đột nhiên xuất hiện mở ra, chợt vọt qua.

Một chiếc cốt chu màu trắng bệch nhanh như thiểm điện, nhanh chóng phi độn.

Những ngọn núi và dòng sông san sát bên dưới lướt ngang với tốc độ mà ánh mắt tu sĩ cũng khó phân biệt ra được.

Trong cốt chu, Lệ Tân vừa toàn lực thôi động pháp bảo thay đi bộ này đi đường, vừa truyền âm căn dặn Bùi Lăng: "Chờ chút nữa gặp tổ sư, không được càn rỡ! Ngươi nhất định thu liễm tính tình từ xưa đến nay thật tốt."

"Đừng làm ra bất kỳ hành động lừa gạt gì'"

"Tổ sư đã biết việc ngươi vạn kiếp Hóa Thần, dù tình huống như thế nào đều sẽ bảo vệ ngươi"

"Nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể chọc giận tổ sư"

Bùi Lăng gật đầu: "Vâng, vãn bối hiểu rõ."

Trong lòng hắn hơi nghiêm túc, lần này về tông không thể dùng hệ thống tu luyện.

Một khi hệ thống đưa tặng tổ sư cho hắn, e rằng hắn có một vạn cái mạng cũng không đủ chết.

Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi: "Tiền bối, Tư Hồng thị chủ tu huyết đạo, vị 'Minh Huyết' tổ sư này là tiền bối Tư Hồng thị?"

Lệ Tân nghe vậy lại lắc đầu, nói: "Thật ra tổ tiên Cửu A Lệ thị, Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị đều từng là thiên kiêu giết ra từ trong đệ tử phổ thông, đời đời truyền lại, mới có thanh thế và địa vị bây giờ."

"Về phần chư vị tổ sư Thánh tông, đều đã trường sinh cửu thị."

"Thứ theo đuổi duy nhất trên đời này là phi thăng lên giới, vì vậy không có bất kỳ một vị nào lưu lại huyết mạch hậu tự"

"Bây giờ Tư Hồng thị nắm giữ truyền thừa huyết đạo, chỉ là một trong trong những thứ mà lúc trước vị 'Minh Huyết' tổ sư này ban thưởng."

"Các tổ sư say mê phi thăng, xưa nay không rảnh để ý tới tục vụ, cũng không thích bị làm phiền"

"Cho nên trước đây rất lâu đã định ra quy củ, ngoại trừ xảy ra việc lớn liên quan đến toàn bộ Bàn Nhai giới, hoặc là sinh tử tồn vong của Trọng Minh tông, sẽ chủ động xuất quan. Bình thường chỉ có Thánh Tử, Thánh Nữ chính vị, cùng Tông Chủ đăng cơ, mới có tư cách tiến vào Truyền Thừa điện bái kiến"

"Ngày đó ngươi chính vị Thánh Tử, nhập điện đoạt được truyền thừa, chỉ là một vị tổ sư trong số đó ban thưởng."

"Nhưng chư tổ sư làm việc tùy ý, mỗi lần ban thưởng cũng không giống nhau."

"Thứ mà đám hậu bối thật sự đoạt được chỉ là số ít"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, hắn còn tưởng các đời tổ sư của Trọng Minh tông đều là trưởng bối tam đại thế gia.

Lúc này suy nghĩ xoay chuyển, lại hỏi: "Vậy chư vị tổ sư đều có tu vi gì?"

Lệ Tân nói: "Về tổ sư khác thì lão phu cũng không rõ ràng."

"Nhưng vị 'Minh Huyết' tổ sư này, chắc chỉ kém mấy trận đạo kiếp cuối cùng là có thể bước vào cảnh giới Đại Thừa."

Nói xong, hắn ta nhìn Bùi Lăng, tiếp tục nói: "Vị trí Tông Chủ Thánh tông, ba trăm năm một nhiệm kỳ."

"Chỉ cần tu vi các đời Thánh Tử Thánh Nữ đạt tới Phản Hư, có thể tự động đăng cơ, trở thành Tông Chủ tân nhiệm sau khi Tông Chủ tiền nhiệm hết thời gian tại vị."

"Trong nhiệm kỳ ba trăm năm có truyền thừa hoàn chỉnh, rất nhiều tài nguyên, trên cơ bản đều có thể tu luyện tới giai đoạn Hợp Đạo trước khi thoái vị"

"Hiện tại Tông Chủ Tô Ly Kinh và phu nhân của hắn Tư Hồng Khuynh Yến, tu vi đều là Hợp Đạo tiền kỳ."

"Chắc Tông Chủ sắp đột phá đến Hợp Đạo trung kỳ:

"Về phần Thái Thượng trưởng lão trong tông môn, phần lớn đều là Hợp Đạo trung kỳ, hiện tại số ít Hợp Đạo hậu kỳ đều đang bế quan, gắng đạt tới đột phá."

"Lão tổ trực luân phiên giống như lão phu cũng không khác Thái Thượng trưởng lão là bao."

"Đến cảnh giới Hợp Đạo kỳ này, mỗi lần tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan"

"Có đôi khi dù hai tên tu sĩ cùng là Hợp Đạo tiền kỳ, hoặc cùng là Hợp Đạo trung kỳ đứng cạnh nhau, thực lực cũng khác biệt như ngày và đêm"

"Tu vi đến cảnh giới này đều là thiên kiêu chân chính đã từng quát tháo một phương, bách chiến bách thắng"

"Mỗi một vị đều từ Thiên Đạo Trúc Cơ, Kim Đan nhất phẩm, Tiên Anh thượng phẩm, cửu kiếp Hóa Thần... Một đường đi tới'"

"Nhưng lần này ngươi vạn kiếp Hóa Thần, vạn năm mới có lại đứng phía trên tất cả Thái Thượng trưởng lão và những lão tổ như lão phu."

"Vì vậy, 'Minh Huyết' tổ sư rất coi trọng ngươi."

Nghe đến đây, Bùi Lăng nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ những điều Lệ Tân đã nói.

Lúc này, cảnh vật xung quanh cốt chu dần quen thuộc, lại đã đến Trọng Minh tông.

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Phía trên huyết hải mênh mông, rất nhiều Mệnh Hồn đăng yên tĩnh thiêu đốt.

Người yếu ớt ánh đèn như hạt đậu, người cường thịnh như mặt trời ban trưa, cao thấp đan xen vào nhau, xa gần lơ lửng như tỉnh hà bàng bạc, lại như biển rộng vô ngần.

Chương 1510: Xử lý theo lẽ công bằng

Cung điện cực tĩnh mịch, ở chỗ sâu chỉ có một mảnh lờ mờ, không nhìn thấy cuối cùng.

Mười mấy bức chân dung nhẹ nhàng trôi nổi, sinh động như thật, lại chỉ có hình dáng mơ hồ, nhìn không rõ.

Một bảo tọa do vô số mặt người oán giận tạo thành lơ lửng giữa trời, bóng người ngồi trên đó mờ mịt mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ phát hiện hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần, khí tức quanh người như biển sao không thể đo lường.

Phía dưới huyết tọa, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đứng đó, Tư Hồng Hàm Dung cũng có trong số đó.

Trong giây lát, Tô Đại dẫn theo Tô Ly Kinh đi vào, đến bên dưới huyết tọa hành lễ: "Tổ sư, Tông Chủ đến."

Tô Ly Kinh khom người nói: "Tông Chủ Thánh tông đời này Tô Ly Kinh, cung nghênh 'Minh Huyết' tổ sư xuất quan"

"Học sau tiến cuối, dẫn dắt Thánh tông hơn hai trăm năm, nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, may mà chưa từng làm mất uy danh tông môn."

"Kính xin tổ sư dạy bảo."

"Minh Huyết" tổ sư cũng không mở mắt ra, chỉ thản nhiên gật đầu.

Hai người thấy thế đều biết điều im lặng, đứng ở một bên.

Lại sau một lúc lâu, hai bóng dáng một già một trẻ xuất hiện ở lối vào.

Lão giả khuôn mặt gầy gò, hai con ngươi một mảnh đen kịt như u hồn; thiếu niên khí tức nội liễm, ánh mắt yên tĩnh.

Chính là Lệ Tân dẫn theo Bùi Lăng đến đây.

Bọn họ vừa bước vào Truyền Thừa điện: "Minh Huyết" lão tổ lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, Tư Hồng Hàm Dung, Tô Đại, Tô Ly Kinh... Tất cả đều nhìn về phía Bùi Lăng.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy ý chí kinh khủng đếm không hết như từng ngọn núi lớn nguy nga hùng tráng tràn trề đè xuống, chỉ cần lúc này tu vi của hắn hơi yếu, sẽ bị ép tới nằm sấp dưới đất, cứ thế bất tỉnh.

Lệ Tân đến phía dưới huyết tọa khom mình hành lễ, cung kính nói: "Tổ sư, đã đưa Thánh Tử đương thời Bùi Lăng đến."

"Minh Huyết" tổ sư khẽ gật đầu.

Lệ Tân chợt quay đầu phân phó Bùi Lăng: "Bùi Lăng, tiến lên bái kiến tổ sư."

Lúc này, áp lực trên người Bùi Lăng vẫn như cũ, cho đến bây giờ những ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm vào trên người hắn vẫn chưa từng dịch chuyển một chút nào.

Hắn gật đầu nói: "Vâng!"

Nói xong lập tức đi về phía trước.

Vừa mới cất bước, đã cảm thấy áp lực trên người đột nhiên mạnh lên.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc như chưa tỉnh lại, bước chân đều đều, không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước.

Hắn đi mỗi một bước, áp lực trên người càng hùng hậu mênh mông, thời gian dần trôi qua hắn không thể thu liễm khí tức quanh người, huyết sát chỉ khí nồng đậm như thực chất bay lên, đao ý cuồng bạo thoát ra khỏi thân thể, nó bá đạo vô song, cao ngất sắc bén, cả người như một thanh hung đao tuyệt thế, ẩn thân bên trong huyết vụ.

Cùng lúc đó, đường vân màu đỏ sậm trên người hắn chầm chậm xuất hiện, màu sắc tối tăm, tràn đầy khí tức không rõ.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã đi tới phía trước tất cả Thái Thượng trưởng lão và lão tổ, hắn thổ dốc từng ngụm, dường như còn có thể đi mấy bước nữa.

Nhưng lúc này: "Minh Huyết" tổ sư thản nhiên mở miệng: "Không sai.

Ngay sau đó, tất cả ánh mắt rơi vào trên người Bùi Lăng đều thu về.

Trong mắt mỗi một vị Thái Thượng trưởng lão và lão tổ ở đây đều lộ ra vẻ không thể tin được, tu vi Hóa Thần trung kỳ!

Từ lúc Thánh Tử nhập đạo đến bây giờ mới bao lâu?

Đã đi vào Hóa Thần trung kỳ!

Hơn nữa, nếu chỉ là Hóa Thần trung kỳ, vừa rồi căn bản không thể lông tóc không hao tổn đi vào từ cửa đến phía dưới bảo tọa của tổ sư.

Đây là việc chỉ có Phản Hư kỳ mới có thể làm được!

Đúng là vạn kiếp Hóa Thần!

Chỉ có vạn kiếp Hóa Thần mới có thể làm được điều đó ở Hóa Thần kỳ!

Lúc này, Bùi Lăng cảm thấy cả người chợt nhẹ, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ, cung kính nói: "Đệ tử Bùi Lăng, tham kiến 'Minh Huyết' tổ sư!"

"Minh Huyết" tổ sư khẽ gật đầu, sau đó nói: "Đứng lên đi."

Bùi Lăng nói: "Đa tạ tổ sư"

Sau đó đứng dậy, đứng xuôi tay.

"Minh Huyết" tổ sư vội nói tiếp: "Lần này bản tọa xuất quan, một là vì Vĩnh Dạ hoang mạc có dị biến; thứ hai là nghe nói giữa Thánh Tử và Tông Chủ đời này xuất hiện một chút ân oán."

"Vì tương lai Thánh tông, hiện tại cố ý triệu hai người các ngươi đến đây, lấy đó để hoàn toàn giải quyết khúc mắc, tránh cho trong tông môn hao tổn"

"Hai người các ngươi đều là nhân tài của Thánh tông ta. Bản tọa là một trong những tổ sư Thánh tông, nhất định sẽ xử trí mâu thuẫn giữa các ngươi theo lẽ công bằng, tuyệt đối không làm việc vì tình riêng, càng không thiên vị bất kỷ bên nào."

"Nếu là Thánh Tử làm sai, chắc chắn phạt nặng"

"Nếu là ngược lại... Cũng giống như vậy."

Nói đến chỗ này, tổ sư nhìn về phía Tô Ly Kinh, bình tĩnh nói, "Ngươi là Tông Chủ đời này, tu vi địa vị đều ở trên Thánh Tử"

"Ngươi tới nói trước, rốt cuộc ân oán giữa ngươi và Thánh Tử là có chuyện gì xảy ra?"

Sắc mặt Tô Ly Kinh rất khó coi.

Mặc dù "Minh Huyết" tổ sư lời lẽ chuẩn xác muốn xử lý theo lẽ công bằng, công bằng công chính, nhưng Bùi Lăng là vạn kiếp Hóa Thần chỉ trong truyền thuyết mới có, tập tục của Thánh tông là mạnh được yếu thua.

Chương 1511: Đệ tử không có ý kiến gì (1)

Dù hiện tại thực lực của Bùi Lăng không bằng mình, nhưng hiển nhiên giá trị của hắn đã không kém mình!

Vì vây, lúc này trong lòng hắn ta không nắm chắc một chút nào.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tô Ly Kinh ra khỏi hàng, trước tiên thi lễ một cái với tổ sư, sau đó mới nói: "Bẩm tổ sư, việc này có liên quan đến thê tử Tư Hồng Khuynh Yến mà ta cưới hỏi đàng hoàng."

"Thánh Tử Bùi Lăng công khai thải bổ chính thê của ta trước mặt chín tông ngay lúc ta đang bế quan"

"Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, kính xin tổ sư làm chủ cho ta.

Tô Ly Kinh không giấu giếm chút nào, làm loạn loại chuyện này đến trước mặt tổ sư, mặt mũi của mình đã sớm vứt sạch cũng không quan tâm việc che giấu gì nữa.

Nghe vậy, sắc mặt "Minh Huyết" tổ sư không có chút thay đổi nào, mặc dù việc này làm trái nhân luân đạo nghĩa, thậm chí xa rời chính đạo, tùy ý làm bậy chỗ, có thể nói là lật đổ sự nhận biết của rất nhiều người, nhưng ở trong mắt một sự tồn tài như hắn ta, chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi.

Nam tu lấy thê tử chỉ vì mua một vật liệu song tu cố định.

Nữ tu lấy phu quân là vì tìm một công cụ song tu ổn định.

Sau khi tu sĩ lấy thê tử lại tìm những nữ nhân khác, nói rõ vật liệu tu luyện không đủ, cho nên phải tăng thêm vật liệu mới.

Sau khi nữ tu lấy phu quân lại tìm nam nhân khác, cũng là như thế.

Chúng sinh trong thiên hạ, vạn vật trong thế gian đều không thể rời khỏi hai chữ "lợi ích".

Hiện tại việc này, Tông Chủ bế quan, chính thê của hắn ta bị Thánh Tử thải bổ trước mặt mọi người, xé mở vẻ ngoài của chuyện này, truy cứu bản chất, là Tông Chủ không dùng hết vật liệu tu luyện bị Thánh Tử vụng trộm dùng thôi.

Cách giải quyết cũng rất đơn giản, để Thánh Tử trả lại vật liệu tu luyện dùng thừa, lại cho ra một số linh thạch nhất định để bồi thường là được!

Nghĩ tới đây, căn cứ nguyên tắc xử lý theo lẽ công bằng, tuyệt đối không làm việc thiên vị: "Minh Huyết" tổ sư nhìn qua Bùi Lăng, lại nói: "Thánh Tử, lời này của Tông Chủ có đúng hay không? Có bỏ sót gì không?"

Ánh mắt "Minh Huyết" tổ sư như thực chất, âm u lạnh lẽo nghiêm nghị như có thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của mình, trong lòng Bùi Lăng lập tức run lên, không dám có bất kỳ giấu giếm nào ra khỏi hàng bẩm báo: "Có!"

Phía trên huyết tọa mặt người, bóng dáng "Minh Huyết" tổ sư mờ mịt, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn qua Bùi Lăng, thản nhiên nói:

"Nói"

Bùi Lăng gật đầu, tu vi của vị tổ sư này sâu không lường được, cực kỳ khủng bố!

Trên đường đến đây, lão tổ Lệ thị đã dặn dò tuyệt đối không thể nói dối ở trước mặt đối phương.

Hơn nữa, lúc ấy có không ít người nhìn thấy chuyện này, rất dễ tra ra chân tướng.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói: "Bẩm tổ sư, đệ tử thật sự từng có tư tình với Tông Chủ phu nhân, nhưng lúc đó là chân truyền tám tông môn khác cưỡng ép đi theo sau lưng đệ tử. Sau khi tiến vào cung điện trong hồ, căn bản là chân truyền tám tông khác âm thầm nhìn trộm việc đã xảy ra!"

"Chưa hề trải qua sự đồng ý của đệ tử!"

"Vì vậy, nhiều nhất việc này chỉ tính là tư tình, tuyệt đối không phải đệ tử công khai thải bổ Tông Chủ phu nhân"

Nói xong, hắn lại bổ sung: "Ngày đó, lúc đệ tử xuất phát từ động phủ, toàn bộ quá trình không nói một chữ với chân truyền tám tông, rất nhiều người có thể làm chứng cho việc này."

"Minh Huyết" tổ sư bình tĩnh nghe, vẻ mặt vẫn không có chút biến hóa nào.

Đây là trao đổi ích lợi.

Cũng giống như vừa rồi, Thánh Tử muốn trộm sử dụng vật liệu tu luyện của Tông Chủ, không ngờ bị người ta phát hiện và truyền đi thôi.

Phương thức xử lý cũng giống với vừa rồi.

Lúc này, lại nghe Tô Ly Kinh hừ lạnh một tiếng, hắn ta chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế tức giận ở trước mặt tổ sư, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Bùi Lăng, lạnh nhạt nói: "Vậy lần ở Vĩnh Dạ hoang mạc thì sao? Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Hàn Ảm Kiếm tông, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão ở đây đều nghe rõ ràng!"

"Ngươi chẳng những thải bổ chính thê của bản tọa ở trước mặt mọi người, còn ăn nói ngông cuồng, chính miệng nói Tư Hồng Khuynh Yến là lô đỉnh của ngươi!"

"Nếu đây cũng không tính là công khai, vậy có cái gì tính là công khai?"

"Hiện tại, cả thiên hạ đã biết việc này!"

"Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo đều có thể làm chứng"

"Hình như việc này có chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi dám lừa gạt tổ sư, ngươi muốn như nào!"

Chuyện này thật sự quá mất mặt, vốn Tô Ly Kinh không muốn lấy ra nói. Nhưng Bùi Lăng này lại nói chỉ có tư tình với Tư Hồng Khuynh Yến?

Đây thật sự buồn cười đến cực điểm!

Thật sự coi người trong thiên hạ đều bị mù?

Nếu là tư tình, sao có thể làm loạn đến toàn bộ thiên hạ, không ai không biết không người không hay?

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sao Tông Chủ biết được việc lần đó ở Vĩnh Dạ hoang mạc?

Không đúng!

Bây giờ không phải lúc nghĩ vấn đề này!

Hắn lập tức nói: "Lần đó là phu nhân chủ động đến tìm gặp riêng đệ tử, mấy lời nói lô đỉnh đó chỉ là thú vui chốn khuê phòng thôi."

"Về phần, tại sao Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo làm thế nào biết được, đệ tử lại không biết chút nào"

Chương 1512: Đệ tử không có ý kiến gì (2)

"Đệ tử tuyệt đối không có ý lừa gạt tổ sư bất kỳ điều gì, phu nhân có thể làm chứng việc này!"

Tô Ly Kinh hừ lạnh một tiếng, để thê tử của hắn ta tới làm chứng?

Vậy không thể tốt hơn!

Thế là, hắn ta nhìn về phía Tư Hồng Hàm Dung, hỏi: "Tư Hồng tiền bối, không biết hiện tại Tư Hồng Khuynh Yến ở nơi nào?"

Tư Hồng Hàm Dung nhíu mày, hiện tại hắn ta không muốn xen vào việc giữa Thánh Tử và Tông Chủ, suy nghĩ hơi xoay chuyển, nhanh chóng nói: "Đã rất lâu rồi Khuynh Yến chưa trở về Phù Quang trì, hiện tại lão phu cũng không biết tung tích của nàng"

Thấy hình như Tư Hồng thị này sợ rắc rối, Tô Ly Kinh nhướn mày, đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy "Minh Huyết" tổ sư thản nhiên mở miệng: "Đủ rồi!"

Tổ sư lên tiếng, dù là Tô Ly Kinh hay Bùi Lăng đều lập tức im lặng, toàn bộ Truyền Thừa điện hoàn toàn yên tĩnh.

"Minh Huyết" tổ sư tùy ý liếc nhìn hai đương sự, loại tranh luận này không có chút ý nghĩa nào, căn bản là đang lãng phí thời gian của hắn ta.

Về bản chất việc này, từ lúc vừa bắt đầu đã chưa từng thay đổi.

Hai tên tiểu bối này có nói nhiều hơn, lợi ích vẫn luôn là lợi ích.

Nghĩ tới đây: "Minh Huyết" tổ sư nhìn qua Tô Ly Kinh, hỏi: "Tư Hồng Khuynh Yến có vẫn lạc không?"

Tô Ly Kinh khẽ giật mình, lắc đầu nói: "Không có"

Tổ sư lại hỏi: "Tu vi có thụt lùi?"

Tô Ly Kinh lại lắc đầu: "Không có."

"Minh Huyết" tổ sư khẽ gật đầu, vật liệu song tu của Tông Chủ đã không bị làm sao, vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của Tông Chủ. Mặc dù Thánh Tử trộm dùng vật liệu tu luyện của Tông Chủ, nhưng tổn thất duy nhất của Tông Chủ cũng chỉ thiếu đi mấy lần sử dụng vật liệu tu luyện mà thôi.

Loại việc nhỏ này rất dễ xử lý.

Thế là: "Minh Huyết" tổ sư nói: "Bản tọa đã hoàn toàn biết rõ đầu đuôi việc này."

"Việc này là Thánh Tử không đúng "Phạt một vạn linh thạch thượng phẩm"

Nghe vậy, sắc mặt rất nhiều Thái Thượng trưởng lão và lão tổ ba nhà không có chút biến hóa nào.

Nhưng nhân vật chính trong việc này là Bùi Lăng và Tô Ly Kinh đều tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Một vạn linh thạch thượng phẩm? ?

Cái này... Cực kỳ tốt!

Rất không tệ!

Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, trong lòng cực kỳ vui mừng, lần trước hắn lấy tài nguyên tu luyện từ Lệ thị, cũng không chỉ có một vạn linh thạch thượng phẩm này!

Dựa theo suy nghĩ ban đầu của hắn, lần này chắc chắn phải bồi thường một khoản tài nguyên kếch xù, bồi thường một khoản linh thạch kếch xù, tiếp nhận hình phạt của Thánh tông... Thậm chí Cửu A Lệ thị muốn bảo vệ hắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề.

Nhưng nào biết được, tổ sư ra mặt, chỉ cần bồi thường một vạn linh thạch thượng phẩm là đủ rồi?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đáp: "Đệ tử tuân mệnh!"

Thế là, hắn lập tức kiểm tra linh thạch.

Nghe được giọng của Bùi Lăng, lúc này Tô Ly Kinh mới phản ứng được: "Minh Huyết" tổ sư này bế quan tu luyện đến mức đầu óc choáng váng sao?

Lúc ấy tiểu tử Bùi Lăng này chính vị Thánh Tử, cưới Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt, số hạ lễ mà hắn ta đưa ra ngoài, cũng không chỉ một vạn linh thạch thượng phẩm!

Mặc dù đã sớm dự đoán được "Minh Huyết" tổ sư này sẽ giúp Bùi Lăng, nhưng không ngờ tổ sư lại thiên vị đến tình trạng như thết Hắn ta hít sâu một hơi, hỏi: "Xin hỏi tổ sư, nếu sau này Bùi Lăng lại ra tay với chính thê của đệ tử, nên làm như thế nào?"

Tổ sư thản nhiên nhìn Tô Ly Kinh một chút, không chút nghĩ ngợi trả lời: "Vậy lại phạt một vạn linh thạch thượng phẩm"

Ngay sau đó, lại nói: "Chuyện này dừng ở đây."

"Hai người các ngươi có ý kiến gì với kết quả như vậy không?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Đệ tử không có ý kiến, tổ sư nhìn rõ mọi việc, công chính liêm minh, đệ tử tâm phục khẩu phục."

Ánh mắt Tô Ly Kinh lóe lên vẻ lạnh lẽo nhưng cuối cùng cũng cung kính nói: "Đệ tử cũng không có ý kiến."

"Minh Huyết" tổ sư khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Bản tọa là tổ sư sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ xử lý theo lẽ công bằng"

"Hai người các ngươi đã hài lòng với kết quả như vậy, dĩ nhiên không thể tốt hơn"

Chợt, phân phó nói: "Tất cả các ngươi giải tán, Bùi Lăng ở lại."

Đám người cùng nhau khom người: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, Tô Ly Kinh, lão tổ ba nhà, Thái Thượng trưởng lão... Bao gồm thủ vệ Nhân nô đều rời khỏi Truyền Thừa điện toàn bộ, phía dưới huyết tọa chỉ có một mình Bùi Lăng đứng hầu.

"Minh Huyết" tổ sư lập tức nói: "Kể lại tất cả những việc đã trải qua khi vạn kiếp Hóa Thần"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Vâng!"

"Lúc ấy đệ tử được Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù mời đến Vĩnh Dạ hoang mạc tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, sau đó tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh..."

"Ỗ trong mộng cảnh, một sợi ý chí đọa tiên thức tỉnh, cướp lấy nhục thân Hóa Thần của đệ tử..."

"Đệ tử liều mạng vận chuyển công pháp, cuối cùng thức tỉnh từ trong mộng cảnh, đoạt lại quyền khống chế nhục thân...

"Sau đó mới phát hiện, trước đó ý chí đọa tiên lấy cửu kiếp Hóa Thần luyện chế hóa thân...

"Sau khi luyện thành hóa thân là âm dương diễn vạn kiếp..."

"Điều mà Hóa Thần của đệ tử làm, chỉ là độ một trận vạn kiếp..."

Một lát sau, Bùi Lăng kể lại toàn bộ quá trình vạn kiếp Hóa Thần một lần.

Chương 1513: U Tịch Giải Độc Đan

Tất cả phần quan trọng nhất trong vạn kiếp Hóa Thần đều bị hắn đẩy hết cho ý chí đọa tiên, về phần ý chí đọa tiên ở lại trong hóa thân của hắn, lại không nhắc đến một câu nào.

"Minh Huyết" tổ sư yên tĩnh nghe xong, sau đó nhìn trên đỉnh đầu Bùi Lăng.

Một lát sau, tổ sư đột nhiên nói: "Cơ duyên Phản Hư tiếp theo của ngươi ở U Tố mộ."

"Sau khi tu vi đến Hóa Thần đỉnh phong, có thể đi qua"

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt gật đầu: "Đa tạ tổ sư chỉ điểm"

"Minh Huyết" tổ sư lại không nhiều lời, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ mình có thể đi.

Hắn khom lưng hành lễ: "Đệ tử cáo lui"

"Minh Huyết" tổ sư khẽ gật đầu.

Bùi Lăng cẩn thận rời khỏi Truyền Thừa điện.

Sau khi hắn rời đi, trong cung điện vô cùng rộng lớn chỉ còn lại một mình tổ sư.

Tổ sư quay đầu, lại nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

"Cửu kiếp hóa thân... Âm dương vạn kiếp..."

"Là tài năng phi thăng"

"Hiện tại, phải giải quyết vấn đề Vĩnh Dạ hoang mạc trước."

Nói xong, bóng dáng tổ sư lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thúy Lỗi sơn.

Cỏ cây xanh um, hoa sum suê liễu xanh biếc.

Rất nhiều phi cầm tẩu thú nghi lại, tình cảnh vui vẻ phồn vinh.

Bóng người lóe lên, Bùi Lăng đã xuất hiện ở chính đường.

Không do dự chút nào, hắn trực tiếp đi vào phòng luyện đan.

Một lát sau, hắn đi vào cửa phòng luyện đan, đẩy cửa lớn ra.

Trong phòng đan, Kim Tố Miên tóc dài rối bời, dùng một sợi dây thừng vốn để trói buộc dược liệu tùy ý buộc lên. Vốn pháp y trên người tỏa ra ánh sáng lung linh, rất hoa mỹ, nhưng lúc này lại chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một chút dấu vết xa hoa, thoạt nhìn bụi bẩn, rất nhiều phù văn phòng hộ đã bị dập tắt, trên hai gò má cũng là một mảng xám một mảng đen, có vẻ cực kỳ chật vật.

Nàng đang rất tập trung điều khiển đan hỏa, luyện chế đan dược, đột nhiên nghe được động tĩnh lại chịu ảnh hưởng, đan hỏa vốn bình ổn lại bốc lên, dược dịch đang chậm rãi dung hợp trong đan lô bắt đầu sôi trào, từng luồng khói đen bay ra.

Kim Tố Miên vội vàng tập trung ý chí, động tác thuần thục xoa dịu đan hỏa, thử phong tồn đan dịch, cố gắng cứu chữa.

Chỉ có điều, sau giây lát mùi vị khác thường và khói đen đồng thời bay lên, lần luyện đan này đã thất bại.

Sắc mặt nàng lập tức trở nên rất khó coi, rất khó chịu nhìn người đứng ở trước cửa nhưng sau khi thấy người tới là Bùi Lăng, đầu tiên khẽ giật mình, chợt lập tức hành lễ nói: "Bùi sư huynh!"

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, nói: "Không cần đa lễ."

Đợi sau khi nàng đứng dậy, còn nói thêm: "Con đường tu luyện khi nắm khi buông, luyện đan cũng là như thế"

"Những ngày qua, nghe nói ngươi cực kỳ cần cù, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Kim Tố Miên nghe vậy vô cùng vui vẻ, nói: "Phải! Tạ sư huynh chỉ điểm"

Lại tò mò hỏi: "Không biết sư huynh trở về lúc nào?"

Bùi Lăng nói: "Vừa trở về... Đúng, đã nghiên cứu ra đan dược giải độc U Tịch Trấn Mệnh Đan chưa?"

Nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen của Kim Tố Miên lập tức nhíu chặt, nói: "Trên cơ bản đã xác định tài liệu chính của giải độc đan, theo thứ tự là trứng kiến Xích Nguyên, Chân Minh Thủy Tinh, Vạn Huyết Thạch... Phương thức phối trộn cụ thể trong đó là...

"Hiện tại có quá nhiều chủng loại tài liệu phụ, tạm thời ta thôi diễn ra hơn một ngàn phương thức phối trộn, đang thử từng lò một"

Nói xong, nàng lấy ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật.

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng!

Kiểm tra ra đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài...

Bùi Lăng khẽ giật mình, lại nghe Kim Tố Miên tiếp tục nói: "Hơn một ngàn phương thức phối trộn đều được ghi chép ở trong chiếc ngọc giản này."

"Thuật luyện đan của Bùi sư huynh vượt xa ta, nếu rảnh có thể nghiên cứu kỹ giúp ta không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tiếp nhận ngọc giản, còn chưa bắt đầu xem xét, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Thu nhận sử dụng thành công, mời ký chủ đặt tên...

Chỉ cần đan phương không có vấn đề, hệ thống cũng có thể thu nhận sử dụng cả tàn phương, hiện tại trong hơn một ngàn loại phối trộn dược liệu mà Kim Tố Miên suy tính ra, tất nhiên có một vị là đan phương chính xác!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng vui mừng.

Phối trí ra giải độc đan U Tịch Trấn Mệnh Đan, mình có thể hoàn thành đề kiểm tra thứ tư của Đan Tổ, khoảng cách kế thừa "Tiểu Tự Tại Thiên" lại tiến thêm một bước!

Thế là, hắn tùy ý kiểm tra ngọc giản một lúc, nhanh chóng nói:

"Giải độc đan tên là gì?"

Kim Tố Miên nói: "Kính xin sư huynh đặt tên chính thức, ta tạm thời gọi nó là U Tịch Giải Độc Đan."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt đặt tên cho đan dược mới được ghi chép lại trong giao diện hệ thống.

Ngay sau đó, hắn nói: "Kim sư muội vất vả"

"Chờ sau khi thành công luyện chế U Tịch Giải Độc Đan này, không biết sư muội có muốn cái gì không?"

Kim Tố Miên nghe vậy, vẻ mặt hơi do dự, sau đó dò hỏi: "Trong tay Bùi sư huynh có nhiều đề kiểm tra đại điển luận đan nữa không?"

"Đề kiểm tra này có sự tăng lên rất lớn cho kỹ nghệ đan đạo của ta.

Bùi Lăng khẽ mỉm cười: "Chẳng mấy chốc sẽ có."

Một lát sau, hắn rời khỏi phòng luyện đan.

Chương 1514: Tiến về Cửu Nghi sơn (1)

Tuy hiện tại hệ thống đã thu nhận sử dụng U Tịch Giải Độc Đan, nhưng bởi vì lò luyện đan và đan hỏa, hắn không dám sử dụng hệ thống uỷ thác ở trong tông.

"Chỉ có thể đến "Tiểu Tự Tại Thiên' mới thử luyện chế U Tịch Giải Độc Đan này."

"Nhưng hiện tại còn không phải lúc."

"Ta vừa về tông môn, còn có một đống lớn việc cần xử lý"

"Chờ sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, lại tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên' luyện đan và tu luyện."

"Còn có, tu vi của Kim Tố Miên thật sự quá thấp."

"Đề kiểm tra của Đan Tổ sẽ càng ngày càng khó, phải nghĩ cách giúp nàng tăng tu vi lên một chút..."

Đang nghĩ ngợi, ngoài động phủ truyền vào một giọng nói:

"Thánh Tử, lúc này có thuận tiện gặp mặt không?"

"Không biết phụ thân có gì phân phó?" Bùi Lăng lập tức nghe ra là giọng Lệ Vô Cữu, hắn vội vàng mở động phủ, tự mình ra nghênh đón.

Chỉ thấy một nam tử không khác gì Lệ Vô Cữu đang đứng chắp tay ở bên ngoài động phủ, chỉ là so sánh với khí tức của Lệ Vô Cữu vào lần gặp trước, lại yếu hơn không ít.

Cùng Bùi Lăng đi vào chính đường, nam tử này mở miệng nói: "Ta là hóa thân của Lệ Vô Cữu, bản thể có mệnh, để ngươi đến chiến trường đại chiến thảo ngụy ngay bây giờ, kiến công lập nghiệp cho Thánh tông."

"Thuận tiện lan truyền uy danh Thánh Tử Thánh tông đương thời thật tốt."

Nghe vậy, Bùi Lãng khó khăn nói: "Nhưng bên Tông Chủ..."

Giọng điệu của hóa thân Lệ Vô Cữu bình thản nói: "Tổ sư đã ra mặt giải quyết việc này, Tô Ly Kinh không dám ra tay với Thánh Tử nữa."

"Thánh Tử không cần lo lắng vấn đề này, sau khi chuẩn bị xong, lập tức xuất phát"

Bùi Lăng nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Ta đã biết."

Ngàn vạn hồ nước chi chít khắp nơi, phân tán trong một vùng quê mênh mông vô bờ.

Hơi nước dư thừa khiến nơi đây mây che sương quấn quanh năm, cỏ cây phồn thịnh.

Vào buổi tối, sương mù vốn yên tĩnh lại điên cuồng phun trào một trận, đột nhiên một cỗ huyết kiệu lắc lư xuất hiện từ trong sương mù, bay trốn đến nơi xa.

Lúc đi qua như điện, như nhìn thoáng qua, hung thần quỷ quyệt lại như thực chất, như yêu như quỷ.

Trong huyết kiệu, không gian bên trong rộng rãi hơn về ngoài, Bùi Lăng ngồi bên trong đã đổi một thân cẩm bào nền đen dệt kim.

Lúc này khí tức của hắn nội liễm, không nhìn ra chút tu vi nào, mặc dù lao tới sa trường, thần sắc cử chỉ lại nhiều hơn vẻ tự nhiên bình tĩnh so với lúc vừa nhập tông.

Một tấm Truyền Âm Phù đặc chế trôi nổi ở trước mặt hắn, phù văn trên đó lấp lóe, đang truyền ra một giọng nói mát lạnh, chính là Lệ Liệp Nguyệt: "Bây giờ ta đang ở chiến trường Từ Châu."

"Sau khi ngươi tới, lập tức đi tìm ta"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, khẽ nói: "Không thành vấn đề, ta sẽ nhanh chóng tới đó!"

Lệ Liệp Nguyệt không nói gì nữa, cắt đứt truyền âm.

Thấy Truyền Âm Phù dập tắt, Bùi Lăng thu hồi nó hơi trầm ngâm.

Trước đó nhận được mệnh lệnh từ hóa thân của Lệ Vô Cữu, hắn đề phòng chẳng may xảy ra chuyện gì, cố ý dùng Truyền Âm Phù xác nhận với bản thể Lệ Vô Cữu và lão tổ Lệ thị một lần, sau khi không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới khởi hành xuất phát.

Lần này Lệ thị thúc giục hắn lên chiến trường, nguyên nhân căn bản nhất là vì sự sắp xếp của Tô Ly Kinh, bọn họ vớt được quá ít lợi ích trong trận đại chiến này.

Hiện tại bên Tô Ly Kinh không chịu nhả ra, vẫn sắp xếp Cửu A Lệ thị làm công việc khổ nhất mệt nhất nguy hiểm nhất, tất cả công việc béo bổ đều do Chẩm Thạch Tô thị và Phù Quang Tư Hồng thị chia nhau.

Đến mức đại chiến thảo ngụy đánh lâu như vậy, Lệ thị đừng nói ăn thịt ăn canh, ngay cả xương cốt thừa cũng không gặm được, thấy Tô thị và Tư Hồng thị cùng là tam đại thế gia Thánh tông ngày thu đấu vàng đêm vào đấu bạc, mình làm trâu làm ngựa bán mạng lại không thu hoạch được gì, trên dưới Lệ thị đã sớm khó chịu.

Bùi Lăng là vạn kiếp Hóa Thần, tu vi cũng đã đến Hóa Thần trung kỳ!

Lệ thị lên kế hoạch để hắn thay thế vị trí Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ, trở thành người hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Thánh đạo, thống lĩnh toàn bộ Thánh đạo và thiên kiêu cùng thế hệ, dùng cái này để giúp đỡ Lệ thị vớt đầy đủ tài nguyên.

Hiện tại Lệ Liệp Nguyệt đã dựa theo chỉ thị trong tộc, dùng lý do thảo phạt vạn kiếp Hóa Thần Chung Quỳ Việt Cức bên ngụy đạo, mời toàn bộ Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ, Vô Thủy sơn trang Đế Tử và rất nhiều thiên kiêu Thánh đạo đời này đến, chỉ chờ sau khi Bùi Lăng đến lấy sức một người trấn áp toàn trường, từ đó thật sự một trận chiến thành danh, uy áp cùng thế hệ!

Đúng vậy, Cửu A Lệ thị, phải nói là toàn bộ Trọng Minh tông không có ý muốn vạch trần việc Chung Quỳ Việt Cức không phải vạn kiếp Hóa Thần.

Thậm chí bọn họ còn muốn tiến một bước để đối phương ngồi vững tên tuổi vạn kiếp Hóa Thần, loại chiến tích có sẵn này khiến danh vọng của đối phương càng cao càng tốt!

Về phần bên Tông Chủ Tô Ly Kinh: "Minh Huyết" tổ sư đã lên tiếng, trước khi tổ sư bế quan lần nữa, chỉ cần đầu óc của Tô Ly Kinh bình thường một chút, cũng không thể ra tay với hắn.

Hơn nữa, lão tổ Lệ thị cũng sẽ nhìn chằm chằm Tô Ly Kinh giúp hắn, hiện tại dặn hắn cứ đi lên chiến trường nêu cao tên tuổi, không cần lo lắng những điều khác...

Chương 1515: Tiến về Cửu Nghi sơn (2)

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức khe khẽ thở dài.

Hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện thật tốt, hiện tại không phải việc này cũng là chuyện này, cũng không biết lúc nào đại chiến chính ma mới có thể kết thúc.

Còn có U Tố mộ...

U Tố mộ là một trong bốn khu vực nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, lúc trước U Tố mộ hiện thế sau cơ duyên Thiên Ngoại đảo, tất cả người thừa kế chín tông đều không tiếc trả giá điên cuồng trốn chạy.

Cho dù như thế, cuối cùng vẫn là trưởng bối các tông ra tay cứu viện, mới có thể chạy thoát.

"Minh Huyết" tổ sư lại nói, cơ duyên Phản Hư của hắn ở U Tố mộ.

Vì thế, vừa rồi Bùi Lăng đi gặp lão tổ Lệ thị, còn cố ý nghe ngóng tình huống ở U Tố mộ.

Khác với Vĩnh Dạ hoang mạc, U Tố mộ là nơi vạn quỷ nghi lại, chỉ có kẻ chết mới có thể tiến vào.

Sau khi người sống vào trong, sẽ lập tức biến thành người chết.

Đương nhiên, nếu tu sĩ tu vi cao thâm, chỉ cần có bí pháp có thể khóa lại mệnh cách của mình, cũng có thể sống ở bên trong một đoạn thời gian.

Dưới tình huống bình thường, tối thiểu nhất tu vi phải đạt tới Phản Hư kỳ mới có tư cách thăm dò U Tố mộ... Điều kiện tiên quyết là, vận khí không thể quá kém.

"Lão tổ nói tu vi và thực lực hiện tại của ta đã không thua gì tu sĩ Phản Hư tiền kỳ phổ thông."

"Chờ tu vi đạt tới Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, chắc sẽ có tư cách tiến vào U Tố mộ..."

"Hơn nữa, bây giờ ta còn có [Tru Ác Kỳ] giữ mạng, có ý chí đọa tiên âm thầm giúp đỡ...

"Sau khi hoàn thành đề kiểm tra của Đan Tổ, ta còn có thể thêm một con át chủ bài là "Tiểu Tự Tại Thiên"

"Thế nhưng, tốt nhất không cần đi U Tố mộ, có thể dùng hệ thống đột phá Phản Hư."

Lúc Bùi Lăng yên lặng suy nghĩ, huyết kiệu phi độn cả quãng đường, lấy thực lực hôm nay của hắn, huyết kiệu này lại là pháp bảo Hóa Thần kỳ do Lệ thị cố ý lấy ra từ trong nhà kho, khỏi cần phải nói đến tốc độ bay, chẳng mấy chốc đã rời khỏi địa giới Trọng Minh tông.

Trọng Minh tông.

Thiên Tuyên cung.

Thư phòng.

Giá sách cao tới đỉnh điện rực rỡ muôn màu, rất nhiều ngọc giản, trúc sách, bản chép tay da thú... Chất đống đến lít nha lít nhít.

Những quyển sách điển tịch này đều tràn ngập lực lượng khổng lồ, hiển nhiên bản thân đã là trân bảo giá trị liên thành, càng không cần nói lấy cái giá như thế để ghi chép lại nội dung, sẽ quý giá như thế nào.

lộ) giữa giá sách có một bàn một ghế dựa, trên bàn không có vật gì chỉ có một cái bình, bên trong cắm nghiêng mấy nhánh linh hoa màu sắc thanh lịch, tản ra hương thơm thanh đạm mộc mạc, có thể làm tu sĩ bình tâm tĩnh khí.

Tô Ly Kinh tùy ý ngồi trên ghế, trong tay vuốt ve hai cái huyền thiết đảm vạn năm.

Khí tức của hắn ta bình ổn, sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là thời gian dần trôi qua, huyền thiết gan vạn năm trong tay hắn ta đột nhiên hóa thành bột mịn.

Lúc này, ở cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó có người đẩy cửa vào, khom mình hành lễ nói: "Tông Chủ, Thánh Tử đã rời khỏi tông môn, đi đến chiến trường thảo ngụy Cửu Nghi sơn, có muốn ra tay bây giờ không?"

Tô Ly Kinh lạnh lùng nhìn tên thủ hạ này.

Thủ hạ lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương đột ngột xuất hiện, hắn ta không biết mình nói sai cái gì, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, không dám nói lung tung một chữ.

Tô Ly Kinh nhìn tên thủ hạ này một lát, mới xoay người lạnh lùng nói: "Tổ sư đã lên tiếng vì việc này."

"Hiện tại Cửu A Lệ thị chỉ đợi bản tọa ra tay!"

"Chờ bản tọa phạm sai lầm!"

"Nếu bản tọa thật sự không có chút lòng kiên trì ấy...

Nói đến đây, hắn ta không tiếp tục mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đã thấy một lão giả áo gấm nhưng sắc mặt trắng bệch, quanh người không có chút tức giận nào, không có dấu hiệu nào lại xuất hiện.

Chính là lão tổ Tô thị Tô Đại!

Tô Ly Kinh lập tức hành lễ nói: "Lão tổ."

Tô Đại nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía tên thủ hạ kia.

Thấy thế, Tô Ly Kinh lập tức phân phó: "Lui ra!"

Thủ hạ vội vàng hành lễ cáo lui.

Đợi bên trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Tô Đại mới lên tiếng: "Trước khi 'Minh Huyết' tổ sư bế quan lần nữa, không thể hành động thiếu suy nghĩ"

"Hiện tại Cửu A Lệ thị đã cử Bùi Lăng đến chiến trường đại chiến thảo ngụy, thoạt nhìn đây là một cơ hội, thật ra lại là cạm bẫy do Cứu A Lệ thị bày ra."

"Ngươi không thể ra tay."

"Cũng không thể cho thủ hạ ra tay."

"Bây giờ Thánh Tử Thánh Nữ đều là người Lệ thị, một khi ngươi bị nắm được cán, chắc chắn Lệ thị sẽ bẩm báo tổ sư, ra lệnh cưỡng chế ngươi sớm thoái vị, để Thánh Tử Thánh Nữ đương nhiệm chấp chưởng Thánh tông!"

Nghe vậy, Tô Ly Kinh không hề thấy bất ngờ, chỉ nhíu mày trả lời:

"Đương nhiên ta cũng biết chuyện này."

"Hiện tại vấn đề lớn nhất là lúc nào 'Minh Huyết' tổ sư mới có thể bế quan lần nữa?"

"Tốc độ tu luyện của Bùi Lăng quá nhanh."

"Hắn chính vị Thánh Tử cho đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy còn chưa tới một năm, tu vi đã từ Nguyên Anh tiền kỳ đột phá đến Hóa Thần trung kỳ, hơn nữa còn là vạn kiếp Hóa Thần!"

Chương 1516: Lão tổ mưu tính sâu xa

"Có lẽ chỉ cần qua trăm năm, tu vi cảnh giới của hắn sẽ cùng cấp với chúng ta hiện tại."

"Đến lúc đó, dù không có tổ sư che chở, chúng ta cũng rất khó đối phó hắn."

Tô Đại bình tĩnh nói: "Tổ sư xuất quan vì Vĩnh Dạ hoang mạc có dị biến, chỉ cần giải quyết vấn đề ở Vĩnh Dạ hoang mạc, chắc chắn sẽ bế quan lần nữa, không thể kéo dài đến trăm năm"

"Ngươi đừng nóng vội."

"Thánh đạo cường giả vi tôn, tạm thời kiên nhẫn chờ đợi."

"Chỉ cần trong khoảng thời gian này ngươi không phạm sai lầm, dù tổ sư thiên vị Bùi Lăng, cũng không dao động vị trí Tông Chủ của ngươi."

"Chờ sau khi tổ sư bế quan, đại quyền tông môn trong tay, đến lúc đó muốn đối phó Bùi Lăng cũng có cách!"

"Vạn kiếp Hóa Thần trân quý hiếm thấy thế nào, vạn kiếp Hóa Thần vẫn lạc cũng không đáng một đồng"

Tô Ly Kinh nhẹ gật đầu: "Ta biết nên làm như thế nào, lão tổ không cần lo lắng"

"Đã vậy." Tô Đại gật đầu: "Vậy lão phu yên tâm"

Nói xong, bóng dáng hắn ta không có dấu hiệu nào biến mất cũng như lúc tới.

Trong thư phòng rộng rãi lập tức chỉ còn lại một mình Tô Ly Kinh.

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, lần này "Minh Huyết" tổ sư xuất quan làm rối loạn tất cả kế hoạch của mình!

Hiện tại, hắn ta chỉ hy vọng lão già kia nhanh đi bế quan cả đời!

Chỉ cần lão già kia vừa bế quan, hắn ta lập tức ra tay.

Mặc dù sau lưng Bùi Lăng còn có Cửu A Lệ thị che chở, nhưng hắn ta cũng có Chẩm Thạch Tô thị làm giúp đỡ.

"Nể mặt lão già kia, để ngươi sống thêm mấy ngày..."

Tổ địa Chẩm Thạch Tô thị.

Trong một đình viện không có một ngọn cỏ, Tô Đại đứng chắp tay.

Hóa thân Tô Thiên Nhai chạy đến thấy vậy, vội vàng khom người hành lễ, hỏi: "Lão tổ có gì phân phó?"

Tô Đại thản nhiên hỏi: "Trong tộc có nữ quyến tuổi tác tương đồng với Bùi Lăng không? Phải có tư chất xuất sắc, dung mạo ngàn dặm mới tìm được một."

Hóa thân Tô Thiên Nhai khẽ giật mình, mặc dù không rõ lão tổ có ý tưởng gì nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Tiểu nữ Tô Túy Khinh, tư chất chỉ thấp hơn Chấn Hòa, bây giờ là một trong mạch chủ thượng tam mạch. Lần này trong đại chiến thảo ngụy, vì nhiều lần giao thủ với tu sĩ ngụy đạo, sau một phen lịch luyện đã đến ranh giới sắp đột phá Nguyên Anh"

"Dù tư chất hay dung mạo, đều là nhân tài kiệt xuất trong số nữ tử thế hệ này trong tộc."

Tô Đại khẽ gật đầu.

Hiện tại Tô thị liên tiếp trở mặt với Bùi Lăng, đây vốn không phải việc lớn gì nhưng Bùi Lăng này đã là vạn kiếp Hóa Thần, còn có tổ sư tự mình ra mặt che chỡ.

Nếu hắn chết yếu giữa đường còn tốt, một khi thật sự trưởng thành sẽ là mối họa lớn trong lòng Tô thị!

Bởi vậy, là lão tổ đang trực trong trăm năm này của Tô thị, hắn ta phải chuẩn bị hai tay, tránh để Tô thị trêu chọc một kẻ địch mạnh tiền đồ vô lượng.

Nếu bên Tông Chủ có thể thuận lợi giải quyết Bùi Lăng, tất nhiên không còn gì tốt hơn.

Nói thế nào Tô Ly Kinh cũng là huyết mạch Tô thị, dù sau khi chấp chưởng Thánh tông không nghe lời lắm, chung quy vẫn công nhận Tô thị là gia tộc của hắn ta.

Nếu bên Tông Chủ thất bại... Cũng không sao cải!

Cửu A Lệ thị có thể dựa vào một vị Thánh Nữ lung lạc Bùi Lăng, chẳng lẽ Chẩm Thạch Tô thị không có nữ nhi?

Thế nhưng, chỉ là một Tô Túy Khinh mà muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với Bùi Lăng, chỉ sợ còn chưa đủ trọng lượng.

Phải tìm thêm mấy nữ quyến có tu vi cao.

Nghĩ đến đây, Tô Đại lại nói: "Hiện tại Bùi Lăng đã tiến về chiến trường Cửu Nghi sơn, truyền lời cho Tô Túy Khinh, để nàng nghĩ cách tiếp xúc với hắn thật tốt."

"Ngoại trừ cái đó ra, lại tìm một vị nữ quyến trên Phản Hư từ trong tộc, có đạo lữ là tốt nhất, không có đạo lữ cũng không quan trọng nhưng dung mạo nhất định phải xinh đẹp"

"Sau khi tìm ra, âm thầm đưa cho Bùi Lăng... Không được để Tông Chủ biết hai chuyện này!"

Nghe đến đó, hóa thân Tô Thiên Nhai lập tức vô cùng ngạc nhiên, thật lâu không thể lấy lại tinh thần.

Mấy ngày sau.

Cửu Nghi sơn.

Chiến trường Từ Châu.

Trên mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi đều là màu cháy đen và đỏ hồng.

Phía trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, cơn gió lạnh nổi lên khắp nơi, một tòa vọng lâu nguy nga như ẩn như hiện giữa mây mù.

Vọng lâu kia màu sắc trắng ởn như dùng toàn xương người xây thành.

Trên tường thành, cách mỗi mấy bước lại có một ngọn đèn độc lâu, đốt ra ánh sáng lạnh màu u lam, soi sáng bóng người lở mờ trong thành.

Bóng người rất nhiều lại trầm mặc, nhìn kỹ lại vô cùng kỳ quái như yêu như ma, đáng sợ quỷ quyệt.

Lúc này, trong thành có vô số oan hồn thi quỷ đều run rẩy phủ phục.

Bốn phía đông bắc nam tây chia ra thiết lập một bảo tọa bạch cốt xa hoa rộng lớn.

Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ ngồi ở hướng bắc nhìn về hướng nam, mơ hồ có xu thế thủ lĩnh. Ba người Đồ Từ, Sầm Thước, Văn Tượng đứng hầu dưới tay hắn ta, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử Kết Đan kỳ; Thánh Nữ Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt ngồi ở bảo tọa phía đông, nàng vẫn mặc một bộ váy sa màu đen, trông xinh đẹp như đào lý, lạnh lùng như băng. Dưới tay nàng là mấy người Tư Hồng Đạc, Tư Hồng Lan, Tô Túy Khinh, Lệ Hàn Ca, cùng rất nhiều đệ tử Kết Đan kỳ;

Chương 1517: Vị trí thống lĩnh Thánh đạo (1)

Vô Thủy sơn trang Đế Tử ngồi xếp bằng trên bảo tọa phía nam, cầm trong tay ngọc hồ lô uể oải uống, nhìn như mất tập trung nhưng lại mơ hồ có thế giằng co với Thiếu Phù Đồ. Giống như hắn ta, các đệ tử Tuyệt Tâm Tử, Tịch Chiêu Tử ngồi xung quanh bảo tọa của hắn ta cũng từng người hững hờ, hết nhìn đông tới nhìn tây, có người ngồi xếp bằng tu luyện, có người tràn đầy phấn khởi, phần lớn là không coi ai ra gì chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ về đệ tử ba tông khác; Trên bảo tọa phía tây còn lại, một tu sĩ kim quan về ngoài lôi thôi đang ngồi.

Nếu không phải dưới tay hắn ta đứng đầy tu sĩ mặc áo bào trắng kim quan không kém bao nhiêu, chứng minh đây là đệ tử Thiên Sinh giáo, gần như không thể nhận ra màu sắc ban đầu của bộ pháp y trên người hắn ta.

Lúc này, trong tòa thành này lấy Thiếu Phù Đồ có khí tức mạnh nhất, tiếp theo là Vô Thủy sơn trang Đế Tử và Thánh Nữ Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt.

Về phần Thiên Sinh giáo, sau khi Thiếu giáo chủ Kê Trường Phù ngã xuống, chưa có Thiếu giáo chủ mới cưỡi ngựa nhậm chức.

Hiện tại, mặc dù Nhậm Trạc Lân đã thành công đột phá Tiên Anh thượng phẩm, nhưng vì gần đây chiến sự căng thẳng, vì vậy mãi chưa chính thức vào chỗ, chưa từng đạt được truyền thừa nòng cốt của Thiên Sinh giáo, thực lực yếu hơn ba đại Ma môn khác không chỉ một bậc.

Lúc này, Thiếu Phù Đồ chậm rãi mở miệng: "Lệ sư muội, lần này tụ tập chúng ta tới đây, không biết cần làm chuyện gì?"

Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Gần đây tình hình chiến đấu căng thẳng, Thánh đạo ta thua nhiều thắng ít, dần có xu thế rơi vào thế yếu"

"Xét đến cùng là bên ngụy đạo coi trọng đoàn kết nhất trí, một hô trăm ứng, tất cả tập trung"

"Mặc dù chúng ta đánh riêng lẻ chiếm được ưu thế, lại vì từng người tự chiến, hai đấm khó địch lại bốn tay, không thể không tạm né tránh mũi nhọn"

"Nhất là một tháng nay, chiến báo các nơi đều là liên tục bại lui"

"Cứ thế mãi, cực kỳ bất lợi cho tình hình"

"Hôm nay mời mọi người đến đây là vì chọn ra một vị thủ lĩnh cho đời này của Thánh đạo ta, trù tính tình hình chung"

"Như thế mới có thể ổn định cục diện, thống nhất tấn công ngụy đạo.

"Cũng là vì phân ưu giải nạn cho các trưởng bối của mình, có thể phối hợp chặt chẽ với Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lão ở trên chiến trường"

Nghe vậy, Thiếu Phù Đồ ngạc nhiên nhìn Lệ Liệp Nguyệt, chợt lạnh lùng cười một tiếng.

Trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh đạo, hắn ta vẫn luôn là người có tu vi mạnh nhất.

Trước đó Trọng Minh tông Phù Quang Tư Hồng thị Tư Hồng Đạc còn có thể miễn cưỡng tranh giành với hắn ta.

Nhưng đối phương bị nhốt trong Độ Ách uyên nhiều năm như vậy, dù bây giờ đi ra, không nói đến bị phế hoàn toàn, nhưng cũng không còn tư cách phân cao thấp với hắn ta.

Bởi vậy, nếu thật sự muốn chọn ra một vị thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi Thánh đạo, cũng chỉ có thể là hắn ta!

Nghĩ tới đây, Thiếu Phù Đồ dứt khoát nói: "Thiên đạo có Luân Hồi, tạo hóa có tròn và khuyết"

"Đề nghị này của Lệ sư muội nhìn xa trông rộng, rất không tệ."

"Ta không có bất kỳ ý kiến gì"

Cửu Nghi sơn.

Đất khô cằn khắp nơi, đất cần nghìn dặm.

Trên mặt đất rộng lớn, trong tầm mắt đều là cái hố có to có nhỏ, trải rộng dấu vết do thuật pháp hai đạo chính ma tạo ra.

Mùi tanh hôi mùi than cốc đan xen tỏa ra.

Xương trắng ngoài đồng, oan hồn dạo chơi, cảnh tượng nhân gian thê thảm.

Một chiếc huyết kiệu phá không mà qua.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng vừa tu luyện vừa dùng tốc độ cao nhất đi đường.

Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, trong cảm giác thần niệm của hắn phía trước xuất hiện một pháp bảo phi hành hình dạng vọng lâu, đang lơ lửng giữa trời cao.

Đây là Âm Thi thành Từ Châu mà Lệ sư tỷ đã nói, là một trong những cứ điểm quan trọng của tứ tông ma đạo ở chỗ này, cũng là địa điểm hẹn thế hệ trẻ tuổi hội tụ lần này.

Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Lệ sư tỷ, ta đã đến."

Cùng lúc đó.

Trong Âm Thi thành.

Thiên kiêu tứ tông tụ tập, mặc dù bọn họ hoàn toàn không để ý tình hình trong thành nhưng dưới sự áp chế của khí tức bạo ngược như thực chất, rất nhiều Âm Thi hấp thu oán giận chỉ khí nơi đây tấn thăng đều yên tĩnh chết đi, oan hồn trong bóng tối cũng không dám lỗ mãng chút nào.

Trên bảo tọa phía bắc, Thiếu Phù Đồ Lệnh mặc áo bào xám, ngay cả khuôn mặt cũng ẩn nấp dưới bóng tối mũ trùm chỉ lộ một đôi tròng mắt, âm u lạnh lẽo dày đặc khẽ gật đầu: "Thế hệ trẻ tuổi của Thánh đạo thật sự nên chọn ra một vị thủ lĩnh, hiệu lệnh người cùng thế hệ trong tứ tông cùng tiến lùi, thảo phạt ngụy đạo.

Lúc nói chuyện, hắn ta truyền âm với Đồ Từ: "Sau khi chuyện thành công, đưa một khoản tài nguyên cho Thánh Nữ coi như tạ ơn.

Đồ Từ không có cảm nhận gì gật đầu, truyền âm trả lời: "Vâng!"

Tâm trạng của Thiếu Phù Đồ Lệnh không tệ, các thế hệ Luân Hồi tháp thủ hộ phương thiên địa này, lần này phát động đại chiến, truy về mục đích căn bản là tàn sát năm phần mười sinh linh trong thiên hạ.

Nhưng từ khi đại chiến thảo ngụy bắt đầu đến nay, Trọng Minh tông vơ vét của cải khắp nơi; Thiên Sinh giáo sưu tập lô đỉnh khắp nơi; Vô Thủy sơn trang cái gì cũng làm...

Chương 1518: Vị trí thống lĩnh Thánh đạo (2)

Ngoại trừ Luân Hồi tháp bọn họ không quên sơ tâm, ba tông còn lại chỉ làm việc của mình, quả thực năm bè bảy mảng.

Nếu không phải bên ngụy đạo vẫn nhớ tính mệnh phàm nhân, chỉ sợ trận đại chiến này đã sớm bại!

Hiện tại có cơ hội thống lĩnh thế hệ trẻ tuổi ba tông khác, dù như thế nào hắn ta cũng không bỏ qua cơ hội lần này.

Để nghị này của Thánh Nữ Trọng Minh tông lại hợp ý hắn ta.

Lúc này, thấy Thiếu Phù Đồ Lệnh đồng ý, Lệ Liệp Nguyệt không hề thấy bất ngờ, lại nhìn về phía Vô Thủy sơn trang Đế Tử.

Nàng bình tĩnh hỏi: "Không biết Vân Ngao Tử sư huynh cảm thấy thế nào?"

Đế Tử mày đẹp mắt sáng, cẩm bào vũ quan nghe vậy, chậm rãi đặt hồ lô ngọc trong tay xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Hắn ta là Tiên Đế chuyển thế, mặc dù không có hứng thú với việc như thống lĩnh thiên kiêu cùng thế hệ này, nhưng Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ Lệnh và Thánh Nữ Trọng Minh tông đều muốn nghe mình hiệu lệnh, thế thì cũng có thể đáp ứng.

Đương nhiên, mặc dù vị trí thống lĩnh này nhất định là của hắn ta, nhưng nghĩ đến Thánh Nữ Trọng Minh tông chủ động đưa ra việc này, còn có Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ Lệnh là người đầu tiên đồng ý, tất nhiên cũng có dã tâm với vị trí này.

Sau đó, không tránh được một trận tranh đấu.

Thánh Nữ Trọng Minh tông thì không cần nhiều lời, đối phương là thiên kiêu đỉnh tiêm trong thế hệ này, nhỏ tuổi nhất, thời gian chính vị Thánh Nữ quá ngắn, mới vừa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn ta, về phần Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ Lệnh... Chỉ là cửu kiếp Hóa Thần, sao có thể đánh đồng với vạn kiếp Hóa Thần?

Đoạn thời gian trước, hắn ta lợi dụng năng lực Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, giao thủ mười chiêu với Chung Quy Việt Cức vạn kiếp Hóa Thần, cuối cùng ung dung rút đi!

Hiện tại, mặc dù tu vi Thiếu Phù Đồ Lệnh cao hơn hắn ta, nhưng tiên hạ đẳng cuối cùng chỉ là tiên hạ đẳng.

Mình vượt cấp nghiền ép đối phương, nhất định dễ như trở bàn tay!

Nghĩ đến đây, Vô Thủy sơn trang Đế Tử lạnh nhạt trả lời: "Bàn Nhai giới chỉ là một phương huyễn cảnh"

"Thị phi thành bại, sinh tử vinh nhục đều là bọt nước."

"Cái gọi là đại chiến thảo ngụy, cũng chỉ là huyễn cảnh huyễn hóa để chúng ta rèn luyện tâm cảnh."

"Thống lĩnh cùng thế hệ, tranh phong cùng ngụy đạo cũng là một sự rèn luyện."

"Vô Thủy sơn trang ta đồng ý việc này."

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, lại không có ý định hỏi ý một phe Thiên Sinh giáo, lúc này nói: "Tất cả mọi người đã đồng ý, vậy Thánh Tử tông ta có thể tới trong mấy ngày nay, trước đó chúng ta bàn bạc trước một chút về đối tượng chọn làm thủ lĩnh"

Nghe vậy, Thiên Sinh giáo Nhậm Trạc Lân nhướn mày, lập tức nói: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất. Ngụy đạo làm điều ngang ngược, để loại khoác lông mang sừng, lân giáp lông vũ cùng cấp với Nhân tộc. Đây là hành động nghịch thiên, ắt gặp Thiên Khiển"

"Chỉ có điều bên ngụy đạo có liên thủ, nhưng cũng không có thống lĩnh trên thực chất"

"Thánh đạo ta làm việc cũng có thể cùng tiến lùi, nhưng tương tự cũng không cần thủ lĩnh gì!"

"Vì vậy, hiện tại điều chúng ta thật sự phải thương lượng, không phải cái gọi là đối tượng chọn làm thủ lĩnh, mà làm như thế nào đối phó ngụy đạo."

Trong lòng Nhậm Trạc Lân rất bất mãn.

Trong bốn người thừa kế Thánh đạo ở đây, thực lực của hắn ta thấp nhất, ngay cả vị trí Thiếu giáo chủ cũng chưa lấy được, đối tượng chọn làm thủ lĩnh này cũng không tới lượt hắn ta, thậm chí người đề xuất Lệ Liệp Nguyệt còn không định hỏi thăm ý kiến của hắn ta!

Cần gì tìm thống lĩnh cho mình, bó tay bó chân?

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt chưa mở miệng, Vô Thủy sơn trang Đế Tử Vân Ngao Tử đã rất ngay thẳng nói: "Chỉ là trận chiến huyễn cảnh, không cần quan tâm thắng thua thành bại?"

"Thân là thống lĩnh cũng tốt, nghe lệnh làm việc cũng được, chỉ cần có thể rèn luyện tâm tính, thân phận địa vị đều là mây bay."

"Nếu ngươi có ý kiến, có thể không tham gia."

"Nhưng sau khi chọn ra thủ lĩnh, ngươi còn có rất nhiều chân truyền, đệ tử Kết Đan trở lên của Thiên Sinh giáo đều phải nghe lệnh!"

Sắc mặt Nhậm Trạc Lân trầm xuống, ngay lúc này Thiếu Phù Đồ Lệnh chậm rãi mở miệng: "Số trời có Luân Hồi, tạo hóa có tròn và khuyết:

"Những năm gần đây, bởi vì tu sĩ và phàm nhân đòi lấy vô độ, phương thế giới này đã khó có thể chịu đựng."

"Nếu không nhanh chóng ra tay giải quyết vấn đề, hậu quả khó mà lường được."

"Bởi vậy, muốn nhanh chóng lấy được ưu thế trong đại chiến thảo ngụy, bắt buộc phải làm điều này."

"Đương nhiên, tất cả mọi người chiến đấu vì phương thế giới này, Luân Hồi tháp ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chịu thiệt thòi."

"Nhậm sư đệ cứ việc yên tâm, chỉ cần ta lên làm thủ lĩnh, phần Thiên Sinh giáo nên được tuyệt đối không thiếu!"

Nói xong, hắn ta nhanh chóng truyền âm cho Nhậm Trạc Lân, "Ngày sau sư đệ đăng lâm vị trí Thiếu giáo chủ, Luân Hồi tháp ta nhất định hết sức ủng hộ, hơn nữa còn đưa lên một món lễ lớn"

Nghe được lời hứa hẹn này của Thiếu Phù Đồ Lệnh, vẻ mặt Nhậm Trạc Lân hơi dịu đi, sau đó truyền âm trả lời: "Thiên Sinh giáo ta không biết làm làm việc liều chết!"

Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức truyền âm nói: "Có thể."

Chương 1519: Trong vòng ba chiêu (1)

Hắn ta thấy vị trí thủ lĩnh này đã là của mình, hiện tại quan trọng nhất là thu mua lòng người, nhanh chóng định ra danh phận.

Còn việc khác, chờ sau khi cầm được danh phận đại nghĩa, sẽ có cách dàn xếp.

Lúc này, thấy không có ai có dị nghị nữa, Lệ Liệp Nguyệt đang định tiếp tục dẫn chủ đề đến phương diện chọn ra thủ lĩnh, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai nàng: "Lệ sư tỷ, ta đã đến."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ, Bùi sư đệ đến thật nhanh!

Nàng vốn tưởng sư đệ còn phải qua một ngày nữa mới có thể đến, hôm nay dự định đặt ra quy tắc lựa chọn thủ lĩnh với Thiếu Phù Đồ Lệnh, Đế Tử trước.

Như thế, chờ sau khi Bùi sư đệ tới, chỉ cần nói rõ tình huống thêm chút nữa là có thể trực tiếp làm việc dựa theo kế hoạch trong tộc, sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian nào của sư đệ...

Thế nhưng, hiện tại Bùi sư đệ đã chạy tới, cũng không cần rắc rối như vậy nữa.

Thế là nàng lập tức truyền âm trả lời: "Ngươi tới đúng lúc, cứ trực tiếp tiến vào Âm Thi thành"

Bùi Lăng lại truyền âm: "Được!"

Ngay lúc hai người đang truyền âm, Đế Tử hỏi: "Lệ sư muội, không biết ngươi cho rằng người nào thích hợp với vị trí thủ lĩnh này nhất?"

Lệ Liệp Nguyệt tập trung ý chí, sau đó gọn gàng dứt khoát nói:

"Thánh đạo ta lấy cường giả vi tôn, thủ lĩnh nhất định phải là người mạnh nhất trong số chúng ta!"

"Không sai!" Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức tiếp lời, nói: "Trong cùng thế hệ, ta có tu vi cao nhất, tất nhiên để ta đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh là thích hợp nhất"

Đế Tử nghe vậy lại lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ngươi chỉ là tiên hạ đẳng một giới, nội tình nông cạn, đạo tâm long đong, sao có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy?"

"Cho dù tu vi khá cao, bàn về thực lực lại không phải người mạnh nhất nơi đây, vị trí thủ lĩnh này nên do bản Tiên Đế ngồi"

Thiếu Phù Đồ Lệnh bình tĩnh nói: "Đế Tử đã không phục, vậy hai người chúng ta trực tiếp tranh đấu một trận, ai thắng người đó là thủ lĩnh"

Đế Tử rất dứt khoát gật đầu: "Được!"

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã ra tay, sau lưng lập tức dâng lên một hư ảnh khổng lồ.

Khuôn mặt hắn ta giống Đế Tử đến bảy tám phần, đội mũ cao, lưng đeo đai rộng, tay áo nhanh nhẹn như tiên nhân lạc xuống trần gian, chỉ có điều khí tức lại tràn ngập cực đoan tà ác, nhìn như tiên như ma, tà khí dày đặc.

Pháp Tướng của Đế Tử vừa xuất hiện, đã đánh một quyền về phía Thiếu Phù Đồ Lệnh.

Quyền ảnh như núi, hùng hồn bàng bạc, vừa mới vung ra đã khiến rất nhiều chân truyền đệ tử ở đây cảm thấy hô hấp cứng lại, phía dưới chân truyền càng không chịu nổi, gần như khó mà đứng thẳng.

Sắc mặt Thiếu Phù Đồ Lệnh không có chút biến hóa nào, ngay cả thuật pháp cũng không đụng tới, chỉ bình thản đánh ra một chưỡng.

Một chưởng kình to lớn đen nhánh lập tức đánh về phía Pháp Tướng của Đế Tử.

Lúc đầu một chưởng này yếu ớt, trong nháy mắt đã lớn như núi cao, uy năng cường đại như ẩn chứa lực lượng cực kỳ chẳng lành, trong mơ hồ càng đáng sợ hơn Pháp Tướng của Đế Tử.

Khoảng cách đôi bên không xa, quyền chưởng nhanh chóng tới gần, ngay trong chớp mắt sắp chạm vào nhau, một đạo đao khí huyết sắc bỗng nhiên phá không mà tới, nó sắc bén vô song như chia cắt phương thiên địa này thành hai nửa.

Oanh! !

Quyền ảnh cùng chưởng kình đồng thời đánh trúng đao khí.

Quyền ảnh như núi cao lồng lộng đè xuống đầu, chưởng kình như hắc thủy cuồn cuộn tận diệt thiên địa, nhưng cả hai bị đao khí ngăn lại, dù gào thét kiểu, dù làm như thế nào cũng không thể tiến thêm chút nào.

Chẳng mấy chốc, chưởng kình bị đao ý tiêu diệt, Pháp Tướng của Đế Tử cũng bị quyền ảnh thu hồi.

Thiếu Phù Đồ Lệnh và Đế Tử đều cau mày nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt.

Chẳng biết bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt đã xuất hiện thêm một bóng người mặc cẩm bào màu đen dệt kim, chân đạp giày đen, vác trưởng đao từ lúc nào.

Khí tức của hắn nội liễm, vẻ mặt bình thản.

Lúc này, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Bùi Lăng lập tức mở miệng nói: "Tại hạ Bùi Lăng, là Thánh Tử Trọng Minh tông đương nhiệm."

"Chư vị, ta không muốn lãng phí thời gian."

"Các ngươi cùng tiến lên, ta chỉ đánh ba chiêu."

"Dù các ngươi chống đỡ nổi ba chiêu hay có thể ép ta rút đao trong vòng ba chiêu này, đều coi như các ngươi thắng!"

Nghe vậy, Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức nhướn mày, Hóa Thần trung kỷ!

Đế Tử cười lạnh một tiếng, lúc này nói: "Bùi Lăng, mặc dù ngươi cũng là Tiên Vương chuyển thế nhưng so sánh với Tiên Đế lạc xuống trần như ta, nội tình vẫn thiếu sót một mảng lớn."

"Không cần cùng tiến lên, một mình ta là đủ!"

Nói xong, Pháp Tướng sau lưng hắn ta lập tức có hành động, vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng.

Thấy thế, Bùi Lăng không nói nhảm điều gì nữa, quanh người lập tức tràn ngập [Minh Thiên Chi Vụ] sền sệt như thực chất.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Âm Thi thành đều bị [Minh Thiên Chỉ Vụ] bao phủ.

Sau mấy tức, [Minh Thiên Chi Vụ] dân thu nạp vào trung tâm.

Chẳng mấy chốc, tất cả bóng tối lại bị Bùi Lăng thu hồi trong cơ thể.

Lệ Liệp Nguyệt đứng bên cạnh Bùi Lăng, đệ tử Trọng Minh tông khác đều vẻ mặt mờ mịt, không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Chương 1520: Trong vòng ba chiêu (2)

Đã thấy ba phương hướng nam bắc tây, đệ tử ba tông Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang và Thiên Sinh giáo đều yếu ớt tê liệt ngã xuống mặt đất. Bao gồm Thiếu Phù Đồ Lệnh, Đế Tử, Nhậm Trạc Lân, không có một ai đứng lên được.

Thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp của Lệ Liệp Nguyệt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, mặc dù nàng đã sớm biết việc Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần, sớm đoán trước kết cục của trận chiến đấu này, nhưng hoàn toàn không ngờ chiến đấu lại kết thúc nhanh như vậy!

Thiếu Phù Đồ Lệnh cùng là Hóa Thần kỳ căn bản không có một chút sức phản kháng trên tay Bùi sư đệ.

Lúc này, Bùi Lăng mở miệng: "Lệ sư tỷ, ngươi đến xử lý?"

Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, nói:

"Tốt!"

Nàng bước về phía trước một bước, liếc nhìn tất cả đệ tử ba tông, sau đó lạnh lùng nói: "Thủ lĩnh Thánh đạo, người tài mới có được."

"Hiện tại các ngươi đều bại trong tay Thánh Tử tông ta, vị trí thủ lĩnh này thuộc về Thánh Tử tông ta!"

Nói xong, nàng nhìn về phía Thiếu Phù Đồ Lệnh, nói: "Úc Bào sư huynh, ngươi nghĩ như thế nào?"

Thiếu Phù Đồ Lệnh hít sâu một hơi, sau đó trả lời: "Tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu!"

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Đã vậy, kính xin sư huynh lập xuống lời thề tâm ma"

"Trong trận đại chiến thảo ngụy tiếp theo, các ngươi đoạt được tài nguyên trên chiến trường, phải nộp lên cho Thánh Tử toàn bộ."

Thiếu Phù Đồ Lệnh không hề do dự, lập tức lập xuống lời thê:

"Luân Hồi tháp Úc Bào lấy đạo tâm để thể, từ ngày hôm nay đến khi đại chiến thảo ngụy kết thúc, tài nguyên đoạt được đều đưa cho Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, nếu có vi phạm, sẽ nhận sự khiển trách của thế giới, đạo hạnh không tiến thêm một tấc nào nữa!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt bấm niệm pháp quyết giải [Đọa Huyết Chú] trên người của đám người Luân Hồi tháp.

Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức cảm thấy cả người chợt nhẹ, thấy các đệ tử Luân Hồi tháp khác đều khôi phục bình thường, lập tức dẫn theo bọn họ nhanh chóng rời đi.

Lệ Liệp Nguyệt lại nhìn về phía Đế Tử, hỏi: "Vân Ngao Tử sư huynh, ngươi thì sao?"

Đế Tử nhìn Bùi Lăng, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không phải Tiên Vương, mà là Tiên Đế?"

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức cổ quái, Lệ Liệp Nguyệt lại không chút suy nghĩ trả lời thay: "Bùi sư đệ là Tiên Đế thượng giới lạc xuống trần gian"

Đế Tử lập tức lộ ra vẻ thoải mái, chợt nói: "Khó trách!"

"Bây giờ ta chưa thức tỉnh đủ ký ức, vì vậy mới có thể bại trong tay ngươi."

"Lần tiếp theo, nhất định phải thắng trở về."

"Thế nhưng, ta sẽ không tranh giành vị trí thủ lĩnh này với Bùi Lăng tiên đế"

Thấy Đế Tử đã đồng ý, Lệ Liệp Nguyệt nhân cơ hội nói: "Kính xin sư huynh lập lời thề..."

Một lát sau, đệ tử Vô Thủy sơn trang và Thiên Sinh giáo lần lượt rời đi, trong Âm Thi thành chỉ còn lại đệ tử Trọng Minh tông.

"Thánh Tử"

"Thật không ngờ Thánh Tử lại cường đại như thế..."

"Thánh tông hưng thịnh!"

"Mới chỉ đánh một chiêu, đáng tiếc ta không thấy được cái gì, các ngươi thấy rõ chưa? Thiếu Phù Đồ Lệnh và Đế Tử bại như thế nào?"

"Không..."

"Thủ đoạn của Thánh Tử, sao chúng ta có thể suy đoán?"

"Thiếu Phù Đồ Lệnh là Hóa Thần, lại không phải đối thủ của Thánh Tử, chẳng lẽ Thánh Tử đã là Hóa Thần đỉnh phong?"

"Hình như Thánh Tử nhập đạo chưa lâu..."

"Tuyệt thế thiên tài, không thể tính toán theo lẽ thường..."

Rất nhiều đệ tử Trọng Minh tông nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trong mắt đầy vẻ khâm phục và kính sợ từ tận đáy lòng, trong chốc lát vang lên tiếng xì xào bàn tán lại không ai dám tiến lên đáp lời.

Lúc này, Lệ Hàn Ca mỡ miệng, xúc động nói: "Uy áp cùng thế hệ, thiên kiêu ba tông Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo tụ tập lại, cũng liên thủ lại không địch nổi một kích vung tay áo của Thánh Tử! Đúng là thiên kiêu đỉnh tiêm của Thánh tông ta! Có Thánh Tử sẽ rất hưng thịnh!"

Nghe vậy, đệ tử khác rối rít gật đầu phụ họa: "Không sai! Thánh tông ta có thiên kiêu tuyệt thế như Thánh Tử, tất nhiên có thể áp đảo ba tông Thánh đạo còn lại, tàn sát thiên hạ, nô dịch chư tộc!"

"Thánh Tử Thánh Nữ đều là thiên tài hiếm có, Thánh tông có hai người này, tương lai không thể đo lường!"

"Không biết Chung Quỳ Thái tử vạn kiếp Hóa Thần của ngụy đạo kia có phải là đối thủ của Thánh Tử..."

"Hừ! Mặc dù vạn kiếp Hóa Thần lợi hại, nhưng so sánh với Thánh Tử tông ta, cũng chỉ ở vào tuổi tác càng dài, thời gian nhập đạo dài dằng dặc, lấy cảnh giới đè người thôi. Nếu Thánh Tử cũng tu hành đến tuổi tác của Chung Quỳ Việt Cức, chắc hẳn đối phương cũng không làm gì được Thánh Tử!"

"Chung Quỳ Việt Cức là Thái tử Lưu Lam hoàng triều, sinh ra là hoàng tử, thuở nhỏ được hưởng thụ tài nguyên và sự dạy bảo tu hành, căn bản không phải thường nhân có thể so sánh. Thánh Tử xuất thân hàn vi, cho dù thế hoà không phân thắng bại, vậy cũng là Thánh Tử thắng!"

"Đúng là như thết"

"Từ trước đến nay Thánh đạo lấy Vô Thủy sơn trang cầm đầu, trong thế hệ này của chúng ta, bởi vì Thiếu Phù Đồ Lệnh tu vi cao nhất, Luân Hồi tháp đặc biệt cẩn thận. Nhưng hiện tại Thánh Tử tông ta thống lĩnh cùng thế hệ, chúng ta cũng có thể mở mày mở mặt..."

Trong tiếng nịnh nọt mồm năm miệng mười, Tư Hồng Đạc yên tĩnh đứng trong góc nhỏ, cau mày nhìn qua Bùi Lăng, từ đầu đến cuối không nhiều lời một chữ.

Chương 1521: Rất nhớ ngươi

Cách hắn ta không xa là Chẩm Thạch Tô thị Tô Túy Khinh, nàng rất không cam tâm cắn môi một cái.

Cái chết của huynh trưởng ruột thịt Tô Chấn Hòa, là vì Bùi Lăng này!

Nhưng lúc này, thực lực của nàng không đủ, không những không thể báo thù thay huynh trưởng, trong tộc còn đưa ra một mệnh lệnh rất đáng xấu hổ cho nàng...

Đang nghĩ ngợi, lại nghe giọng nói lạnh nhạt của Lệ Liệp Nguyệt phân phó: "Chuyện đã xong, tất cả đi xuống đi."

Nghe vậy, Lệ Hàn Ca vội vàng truyền âm hỏi: "Liệp Nguyệt tỷ, việc thảo phạt vạn kiếp Hóa Thần ngụy đạo..."

"Việc này không cần đến các ngươi." Lệ Liệp Nguyệt dứt khoát truyền âm trả lời: "Điều các ngươi phải làm là tuyên truyền chuyện hôm nay ra ngoài, nâng cao danh tiếng cho Thánh Tửt"

Lệ Hàn Ca khẽ gật đầu: "Được!"

Thế là, thấy Bùi Lăng cũng không dị nghị, đám người rối rít hành lễ cáo lui.

Đến khi đám người giải tán, toàn bộ Âm Thi thành chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt.

Thần niệm đảo qua toàn thành, ngoại trừ rất nhiều Âm Thi chỉ có bản năng không có linh trí, oan hồn vẫn nằm rạp trên mặt đất, bị trận pháp gia trì không ngừng hấp thu tử khí tản ra dưới mặt đất, thi khí và oán khí, lại không có bất kỳ sinh linh nào.

Lúc này Bùi Lăng không chút do dự, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lệ Liệp Nguyệt, kéo nàng vào trong lòng, ôm ấp ngồi trên bảo tọa bạch cốt.

"Sư tỷ, ta rất nhớ ngươi!" Hắn rất ngay thẳng nói, lúc này cúi đầu hôn xuống môi son của Lệ Liệp Nguyệt.

Lệ Liệp Nguyệt không hề có ý chống cự, ngược lại hai tay ôm chặt cổ hắn, ngửa đầu nhận lấy.

Cánh môi chạm nhau, cảm giác mềm mại, lửa nóng quen thuộc.

Mang theo mùi máu tanh ngai ngái cùng cảm giác mát lạnh như núi xa tuyết đọng đan xen, ấp ủ hoàn toàn hồn nhiên quên mình.

Một lát sau, hai người tách ra, Lệ Liệp Nguyệt hơi thở dốc, chợt khẽ nói: "Nơi đây có trưởng bối trong tộc nhìn chằm chằm, đến Triêu Na hành cung của ta."

Bùi Lăng lập tức trả lời: "Tốt!"

Dưới Cửu Nghi sơn.

Đại bản doanh Ma đạo.

Trong quân trướng.

Một Truyền Tống Trận cách đó không xa lấp lóe ánh sáng, trong giây lát bóng dáng Thiếu Phù Đồ Lệnh dẫn theo một đám chân truyền đệ tử xuất hiện ở phía trên trận pháp.

Một đoàn người không nói một lời, sắc mặt rất khó coi.

"Ngươi để mọi người đi tu luyện trước." Thiếu Phù Đồ Lệnh đi ra trận pháp, không ngừng bước vào trong đại trướng, vội vàng truyền âm phân phó Đồ Từ.

Đại trướng trong quân Luân Hồi tháp là một tòa Lưu Ly Tháp một trăm linh tám tầng, tương tự với tòa cự tháp nguy nga ở tổng bộ.

Mái cong đấu sừng, kim giai ngọc cột, xung quanh treo vô số chuông đồng, trên linh đang có từng con mắt đẫm máu, ngày đêm không ngừng nhìn ra bốn phía.

Thiếu Phù Đồ Lệnh nhanh chân đi vào trong, không chịu chút ngăn cản nào, trong giây lát đã tới trước một gian tĩnh thất rộng rãi.

Hắn ta dừng chân lấy lại bình tĩnh, còn chưa mở miệng, cửa lớn tĩnh thất đã lặng yên mở ra, lộ ra bốn vách tường trống trơn, không có chút đồ trang trí nào ở bên trong, trên mặt đất chỉ tùy ý trưng bày mấy cái bồ đoàn.

Lúc này, người ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần trên bồ đoàn là Đại Phù Đồ Lệnh.

Thiếu Phù Đồ Lệnh tiến lên hành lễ.

Đại Phù Đỏ Lệnh khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Chuyện gì?"

"Nửa năm trước, Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức ngụy đạo vạn kiếp Hóa Thần ở Vĩnh Dạ hoang mạc, hôm nay thiên hạ không ai không biết không người không hay việc này."

Thiếu Phù Đồ Lệnh gọn gàng dứt khoát hỏi: "Nhưng Đại Phù Đồ Lệnh có tận mắt thấy?"

Đại Phù Đồ Lệnh nghi ngờ ngước mắt nhìn hắn ta nhưng vẫn nói:

"Vĩnh Dạ hoang mạc ngăn cách sự thăm dò của ngoại giới, không có bất kỳ người nào tận mắt thấy tình huống cụ thể"

"Nhưng vạn kiếp Hóa Thần lại là chính xác trăm phần trăm, mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy:

"Sau khi vạn kiếp kết thúc, Chung Quỳ Việt Cức lợi dụng tu vi Hóa Thần đi ra từ trong Vĩnh Dạ hoang mạc, tất cả mọi người cũng thấy việc này:"

"Cho nên việc này không giả."

"Tại sao người đột nhiên nhắc đến việc này?"

Quả nhiên là thết Trong lòng Thiếu Phù Đồ Lệnh hiểu rõ, hiện tại khắp nơi có tin đồn Chung Quỳ Việt Cức là vạn kiếp Hóa Thần, nhưng trên thực tế căn bản không ai tận mắt thấy Chung Quỳ Việt Cức vạn kiếp Hóa Thần!

Nếu hắn ta nhớ không sai, lúc ấy Bùi Lăng cũng ở hiện trường, đối phương công khai điên loan đảo phượng với Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông Tư Hồng Khuynh Yến ở trong hành cung bạch cốt, còn chính miệng công bố Tông Chủ phu nhân chỉ là lô đỉnh của mình... Cả thiên hạ đều biết.

Người thật sự vạn kiếp Hóa Thần không phải Chung Quỳ Việt Cức, mà là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng!

Nghĩ tới đây, Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức thở ra một hơi, hôm nay thảm bại trong tay Bùi Lăng, hắn ta cảm giác thực lực của đối phương mạnh đến bất thường.

Đặc biệt là loại bóng tối mà đối phương thi triển, gần như không khác gì [Minh Thiên Chi Vụ] trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Điều này đã nói cho tất cả mọi người biết, chắc chắn đối phương đã đạt được cơ may lớn gì đó ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Nghĩ đến đây, Thiếu Phù Đồ Lệnh ngẩng đầu, nói: "Ngay vừa rồi, đệ tử giao thủ với Thánh Tử Trọng Minh tông ở Âm Thi thành, hai chiêu đã thất bại, không có chút sức chống cực nào."

Chương 1522: Sư tỷ, ngươi không thành thật

"Người thật sự vạn kiếp Hóa Thần không phải Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức, mà là Trọng Minh tông Bùi Lăng!"

Đại Phù Đồ Lệnh lập tức im lặng.

Một lát sau, hắn ta chậm rãi nói; "Ngụy đạo không có vạn kiếp Hóa Thần, đây không tính là chuyện xấu"

Thiếu Phù Đồ Lệnh cau mày nói: "Số trời Luân Hồi, tạo hóa tròn và khuyết. Bây giờ Bùi Lăng đã thành thống lĩnh của thế hệ trẻ tuổi Thánh đạo, nhưng Trọng Minh tông tham lam thành tính, trên dưới cả tông chỉ muốn vơ vét của cải. Thậm chí sau khi đệ tử thất bại, Thánh Nữ ra lệnh đệ tử đặt lời thề tâm ma, cũng là muốn nộp toàn bộ tài nguyên đoạt được ở chiến trường lên trên"

"Chỉ sợ có biến cố này có ảnh hưởng với chức trách lớn của Thánh tháp ta"

Đại Phù Đồ Lệnh lắc đầu, từ tốn nói: "Trọng Minh tông thật sự không đặt lên được mặt bàn."

"Nhưng Bùi Lăng này cũng dám thải bổ cả Tông Chủ phu nhân bản môn, có thể thấy tính tình hắn kiệt ngạo, trong lòng không có chút gò bó nào."

"Nhìn hành động từ khi nhập đạo đến nay, thật sự tùy ý làm bậy."

"Thường xuyên đồ thành diệt tộc, có thể nói sát tính sâu nặng"

"Quan trọng nhất là hắn căn bản không sợ chết!"

"Bởi vậy do hắn thống lĩnh thế hệ trẻ tuổi của Thánh đạo, lại không mưu mà hợp với sứ mệnh của bọn ta."

"Tiếp theo, ngươi tìm cơ hội kết giao với hắn nhiều hơn"

"Đối với loại người này, chắc chắn ý chí bản thân hắn lớn hơn nhiệm vụ tông môn."

"Lấy tu vi vạn kiếp Hóa Thần, một khi bắt đầu tàn sát thương sinh, hiệu quả sẽ vô cùng tốt."

"Nhớ kỹ, chúng ta không cần quyền lực địa vị ở phương thế giới này.

"Mà là giúp đỡ thiên địa."

"Công danh lợi lộc, vạn thế lưu danh đều là cặn bã"

"Chỉ cầu thiên địa yên tâm, chúng ta trăm chết không từ."

"Cho nên, chỉ cần Bùi Lăng này thực hiện tổ huấn tàn sát thiên hạ của Trọng Minh tông, cho dù bản thân hắn là vạn kiếp Hóa Thần phung phí cực lớn, ít nhất trước khi hắn thu hồi đồ đao, đều là minh hữu của chúng ta."

Thiếu Phù Đồ Lệnh ngẩn ngơ, nghiêm túc suy nghĩ một lát, lập tức nhẹ gật đầu: "Vâng!"

Triêu Na hành cung.

Thiền điện.

Trong cung điện không có vật gì, dụng cụ duy nhất là một chiếc giường rộng lớn ở bên trong.

Lúc này, giao tiêu buông xuống như khói như sương.

Rèm trướng trùng điệp rủ xuống không gió mà bay, chuông bạc treo bốn góc phát ra tiết tấu giòn vang.

Trước tấm bình phong, ánh đèn như đậu bao quanh ánh sáng u ám, soi sáng ra bóng dáng sáng tối trong điện, lúc chia lúc hợp, xếp chồng lên nhau.

Tiếng thở dốc kìm nén cùng đủ loại động tĩnh dần truyền ra.

Sau khi mây mưa thất thường một lúc lâu, Lệ Liệp Nguyệt nằm trong lòng Bùi Lăng, tóc xanh tán loạn, bình thường hai gò má hơi có vẻ tái nhợt, nay lại đỏ ửng không giấu được, vẫn hơi thở dốc.

Trong điện yên tĩnh một lát, nàng đột nhiên nói: "Trong khoảng thời gian tiếp theo, ngươi không cần đi đâu hết, cứ ở trong hành cung với ta."

Bùi Lãng nói: "Được!"

Chợt, tâm trạng hắn không tệ nói thêm: "Hiện tại tổ sư ra mặt giúp ta, trong thời gian ngắn Tông Chủ sẽ không ra tay với ta, chúng ta có thể tu luyện một đoạn thời gian!"

Còn chưa nói hết câu, Lệ Liệp Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Tin đồn của ngươi và phu nhân là thật?"

Sắc mặt Bùi Lãng cứng đờ, lập tức nhận ra mình nói lỡ miệng, vội vàng nói: "Tuyệt đối không có việc này!"

"Phu nhân tu vi cao thâm bậc nào?"

"Một đệ tử nho nhỏ như ta, sao có thể thải bổ phu nhân?"

"Đây chỉ là bên ngụy đạo kia muốn chia rẽ quan hệ của ta và Tông Chủ, cố ý rải ra tin đồn!"

"Thật nực cười, Tô Ly Kinh đường đường là chủ một tông, lại tin là thật, ngay cả chút thật giả đó cũng không phân biệt rõ ràng."

"Cũng may 'Minh Huyết' tổ sư kịp thời xuất quan, tổ sư anh minh thần võ nhìn rõ mọi việc, liếc mắt đã nhìn ra quỷ kế của ngụy đạo...

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt không đợi Bùi Lăng nói xong đột nhiên ngồi dậy, trở tay đẩy Bùi Lăng xuống, cưỡi ở trên eo của hắn, theo động tác của nàng, ba búi tóc đen như một chiếc áo khoác màu mực, rối tung xõa xuống, lúc sợi tóc bay ra như màn đêm phủ trên núi cao tuyết đọng.

Óng ánh, trong sáng, kinh diễm.

Thân thể nàng nghiêng về phía trước, càng làm nổi bật hai quả đào xinh đẹp, dáng người đẹp đẽ, xích lại gần bên tai Bùi Lăng nói: "Không cần giải thích! Nên biết, ta đều đã biết."

"Còn nhớ rõ ta đã từng nói gì không?"

"Thánh tông cường giả vi tôn!"

"Hiện tại tu vi thực lực của ngươi đã vượt qua ta, vậy mặc kệ làm chuyện gì đều đúng!"

"Nam nhân của ta nhất định phải là cường giả!"

"Cường giả làm việc không cần nhìn sắc mặt người khác!"

Nói xong, nàng cúi đầu hung hăng hôn xuống.

Môi lưỡi quấn giao, thơm tho trơn mềm, tiếng nước chậc chậc không ngừng làm người ta say mê.

Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra, khóe miệng óng ánh lấp lóe, xinh đẹp kiều diễm, nhìn vào mắt nhau, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Thấy Lệ Liệp Nguyệt dễ nói chuyện như vậy, ngược lại làm trong lòng Bùi Lăng sinh ra một cảm giác áy náy sâu sắc.

Do dự một lúc, hắn rất bảo thủ giải thích: "Lệ, Lệ sư tỷ... Thật ra ta... Thật sự từng thải bổ phu nhân, nhưng chỉ một lần... Hơn nữa... Còn là ngoài ý muốn..."

Lệ Liệp Nguyệt dùng sức ngồi xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Chương 1523: Thiếu Phù Đồ Lệnh cầu kiến (1)

Bùi Lăng lập tức cảm thấy từng cảm giác sung sướng dục tiên dục tử truyền khắp toàn thân.

Chiếc giường lớn không ngừng lay động.

Từng tiếng chuông bạc nhanh như mưa rào, dường như đang thúc giục cái gì đó, rèm trướng giao tiêu nhẹ mềm bay vút lên như mây trôi.

Sau một lúc lâu, thấy Lệ Liệp Nguyệt chỉ hành động lại không để ý tới mình nữa, hai tay Bùi Lăng vẫn đỡ vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, sắc mặt mất tự nhiên lại nói: "Đúng là không chỉ một lần, tổng cộng là ba lần nhưng ta đều bị ép... Phu nhân có tu vi cao như vậy, ta không phản kháng được nàng..."

Tiếng chuông thanh thúy, rèm trướng bay lên, Lệ Liệp Nguyệt ngoại trừ thở dốc, vẫn không nói bất kỳ câu nào.

"Ây... Ta thật sự không bị ép, nhưng ba lần kia đều là ngoài ý muốn..."

Giường lay động càng thêm mãnh liệt, trong tiếng gió gấp rút, Lệ Liệp Nguyệt tăng tốc độ.

"Tốt, cũng không phải ngoài ý muốn, phu nhân đã là lô đỉnh của ta, ta có thể tùy ý thải bổ...

Nghe đến đó, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên giang hai tay, móng tay trên năm ngón tay lập tức mọc ra như đao, tia sáng lạnh lộ ra, pháp lực quanh quẩn, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm.

Ngay sau đó, nàng một trảo chộp về phía trái tim Bùi Lăng!

Vèo!

Gần như ngay lúc đó, Bùi Lăng giữ chặt cổ tay nàng, nhẹ nhõm phá vỡ công kích của đối phương.

Một tay khác của Lệ Liệp Nguyệt chỉ ra một cái, một ngọn lửa màu xám âm u rét lạnh đột nhiên sinh ra, đánh về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không tránh không né, mặc cho ngọn lửa màu xám đánh vào mình, đường vân màu đỏ sậm quanh người loé lên, ngọn lửa lập tức tản đi, hắn lại lông tóc không tổn hao gì.

Hắn lập tức giữ chặt hai tay Lệ Liệp Nguyệt, sau đó xoay người một cái, đè đối phương ở dưới người.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nắm lấy hai tay Lệ Liệp Nguyệt đan xen vào nhau, dùng tay trái đè chặt hai tay nàng trên giường, tay phải thì ôm lấy một bên đùi của đối phương, sau đó hung hăng dùng sức.

"A!"

Lệ Liệp Nguyệt lập tức phát ra một tiếng kêu mềm mại uyển chuyển, cần cổ đột nhiên giơ lên như thiên nga bị bắt lại, trông đặc biệt mê người.

Trong lòng Bùi Lăng nóng lên, lập tức dùng sức nhiều hơn, hắn mỉm cười nói: "Lệ sư tỷ, ngươi không thành thật."

Rèm trướng bay múa như đám mây tụ tán.

Tiếng chuông như mưa rào đánh chuối tây, từng tiếng trong trẻo như muốn thấm vào đáy lòng.

Trước tấm bình phong đèn đuốc yếu ớt gấp rút nhảy lên, nhưng cũng chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông.

Trong ánh sáng u ám không thể chiếu sáng, cái bóng không ngừng biến ảo, xếp chồng ra đủ loại hình dạng, như một trận mộng cảnh mê man lúc kiều diễm, kỳ quái, hồ thiên hồ địa.

Hàng mi dài của Lệ Liệp Nguyệt hơi khép lại, hai mắt mông lung như đầm sâu tràn ngập sương mù dưới đêm trăng, trong lúc mê mang thỉnh thoảng sóng nước dồn dập, nàng nhẹ nhàng cau hàng lông mày, hình như hơi không chịu nổi, mềm mại uyển chuyển than nhẹ vài tiếng, sau đó đứt quãng nói: "Việc phu, phu nhân... Ta... Ta không so đo......

Thấy Lệ sư tỷ có thể tha thứ cả việc này, Bùi Lăng hoàn toàn yên lòng, đang do dự có nên khai nhận việc hai lô đỉnh khác hay không, tiện nhận được sự tha thứ của sư tỷ, đã thấy Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên bắt chéo hai chân, quấn lên eo lưng của hắn như rắn.

Đôi chân thon dài tinh tế, trắng nõn đẹp đẽ như dương chỉ bạch ngọc điêu khắc thành, sáng loáng mềm mại như không xương.

Nhưng lúc dùng sức lại mềm dẻo lạ thường, như chém hắn thành hai đoạn.

Bùi Lăng lập tức trở nên càng dễ chịu hơn, lúc này không rảnh quan tâm những chuyện nhỏ nhặt kia, bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện.

Kính trang điểm trong góc soi sáng ra một góc rèm trướng không an phận.

Giao tiêu tuyết trắng lặp đi lặp lại xoay tròn dưới đêm tối, như sóng biển bị hoàng hôn bao phủ.

Nó đẩy lên từng tầng, lại lui xuống từng tầng.

Lúc tiến lùi, tiếng gió thay nhau nổi lên.

Tiếng gió này quanh quẩn toàn bộ trong điện, lướt nhẹ qua rèm trướng, không thể xua tan cảm giác nóng rực vào thời khắc này.

Tiếng động kịch liệt xen lẫn tiếng than nhẹ thở dốc đè nén liên tiếp...

Ba ngày ba đêm sau.

Triêu Na hành cung.

Dục điện.

Trong ao đá liên hoa ngọc, dòng nước mát lạnh, tiếng nước vang dội.

Rèm trướng trùng điệp rủ xuống từ đỉnh điện giống sương mù lúc tờ mờ sáng, đậm đặc mà phiêu dật muốn che muối tản, là một loại do dự mềm mại đáng yêu.

Khoảnh khắc, tiếng gió kịch liệt xen lẫn hơi nước cuốn chúng nó lên cao cao.

Như là sóng biển lúc thủy triều gào thét lên, lao nhanh, tức giận lao tới bờ cát.

Hai tay Lệ Liệp Nguyệt vịn mép bể tắm, cằm dưới giơ lên cao cao, đường cong nơi cổ căng đến thật chặt như một cây cung kéo đến cực hạn.

Mái tóc đen xõa tung sau đầu chìm nổi trên mặt nước như cây phù dung màu mực nở rộ.

Có mấy sợi tóc bị ao nước thấm ướt, theo tiếng gió thổi dính vào khuôn mặt nàng, lúc sợi tóc tán loạn rung động, khuôn mặt trắng thuần như đám mây dày.

Sáng trong ẩn nấp trong bóng tối, trong thánh khiết lộ ra từng tia từng cảm giác lẵng lơ sa đọa.

Bùi Lăng đứng sau lưng Lệ Liệp Nguyệt, thân thể không ngừng đập ra bọt nước.

Phong sinh thủy khởi, rèm tơ bay múa, bọt nước văng khắp nơi...

Ngay lúc này, giọng Hiểu Nghê đột nhiên truyền đến từ bên ngoài: "Chủ, chủ nhân, Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ Lệnh đến đây, muốn cầu kiến Thánh Tử!"

Chương 1524: Thiếu Phù Đồ Lệnh cầu kiến (2)

Hàng mi dài của Lệ Liệp Nguyệt buông xuống, từ từ nhắm hai mắt, hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt như đau khổ như vui thích, cứ thế nuốt xuống một tiếng hét, chỉ trầm thấp "..." một tiếng, chợt truyền âm trả lời: "Để hắn chờ!"

Ngoài điện, Hiểu Nghê phục tùng cụp mắt, cong gối nói: "Vâng!"

"Soạt!"

Một tiếng nước cực lớn truyền ra, Bùi Lăng đưa một tay kéo Lệ Liệp Nguyệt vào trong lòng, tùy ý xoay người một cái, đặt lưng nàng ở trên vách ao, mặt quay về phía mình, nghiêng người đè xuống.

Đường cong vốn yểu điệu chập trùng, chỉ một thoáng lại không khe hở.

Mềm mại, ấm áp, trơn trượt... Đầu ngón tay thuận thế đi xuống, vòng eo tinh tế giấu kín trong nước không đủ một nắm, thướt tha như liễu, xuống dưới nữa là...

"Soạt; "soạt; "soạt"..

Tiếng nước lớn dần, rèm tơ dồn dập sôi trào như sóng lớn khi cơn gió mạnh nổi lên.

Lúc tuỳ tiện bay lên, thỉnh thoảng lộ ra khuôn mặt Lệ Liệp Nguyệt, mặt trắng tóc đen, môi son khẽ điểm làm nổi bật nhau, là một loại xinh đẹp mộc mạc lại kiều diễm ướt át, nàng hơi nhắm mắt, cần cổ thon dài ngửa ra sau, ngón tay nắm lấy vai Bùi Lăng vì dùng sức mà hiện ra màu xanh trắng, như một con bạch hạc bị đỉnh sóng không ngừng đưa lên đám mây.

Lại qua một canh giờ, Bùi Lăng vẫn chưa thỏa mãn kết thúc tu luyện.

Trong đôi mắt sáng ngời của Lệ Liệp Nguyệt vẫn gợn sóng dập đờn, tóc đen tán loạn, mềm nhũn dựa vào trên người hắn.

Hơi ổn định hô hấp, Bùi Lăng nói: "Đi gặp Thiếu Phù Đồ Lệnh trước, trở về lại tiếp tục tu luyện."

Lệ Liệp Nguyệt hơi thở dốc mấy lân, nói: "Ừm"

Hai người nhanh chóng thay sang một bộ áo bào mới, trang phục chỉnh tề, Bùi Lăng rất tự nhiên ôm Lệ Liệp Nguyệt đi ra ngoài.

Lúc này, trong thiền điện dùng để tiếp khách của Triêu Na hành cung, cốt hỏa màu trắng bệch yên tĩnh thiêu đốt, chiếu khắp cả tòa cung điện.

Mặc dù đã rõ ràng rành mạch nhưng trong cả tòa cung điện vẫn có một loại cảm giác âm u rét lạnh không vung đi được.

Trên chỗ ngồi khách quý, Thiếu Phù Đồ Lệnh đang khép tay áo ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần kiên nhẫn chờ đợi.

Cửa đại điện cách đó không xa có hai tên U Hồn thị nữ đôi mắt màu mực đều chải Song Nha Kế, vẻ ngoài xinh đẹp, dưới đầu gối váy khói phiêu đãng, yên lặng đứng hầu.

Thời gian lặng yên trôi qua, xung quanh yên tĩnh như chết.

Đột nhiên, Thiếu Phù Đồ Lệnh mỡ hai mắt ra nhìn về phía cửa đại điện.

Ngay sau đó, cửa lớn cao mấy trượng im ắng mở ra, Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt cầm tay nhau đi vào.

"Thánh Tử, Thánh Nữ" Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức đứng dậy chào hỏi.

Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Thiếu Phù Đồ Lệnh đợi đã lâu."

Lệ Liệp Nguyệt không mở miệng, chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi.

Đôi bên chào hỏi một chút, liền chia chủ khách ngồi xuống.

Thủ vệ thị nữ không cần phân phó, lặng yên không tiếng động đi lên đổi chén trà, mang linh quả bánh ngọt lên.

Bùi Lăng bưng nước trà lên uống một ngụm, hỏi thẳng vào vấn đề: "Không biết Thiếu Phù Đồ Lệnh đến đây cần làm chuyện gì?"

Thiếu Phù Đồ Lệnh nói: "Mấy ngày nay ta nhận được tin tức, Thiên Cơ Tố Chân Thiên bên ngụy đạo đã trở về từ Thanh Yếu Sơn.

"Không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã Hóa Thần"

"Nửa năm qua Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ ẩn cư không ra ngoài, hành tung mờ mịt, gần như chưa từng xuất hiện trên chiến trường"

"Nhưng lúc trước hắn có thể từ chạy trốn Vĩnh Dạ hoang mạc, nửa năm trôi qua khả năng Hóa Thần cũng rất lớn"

"Bởi vậy, hiện tại trong cùng thế hệ ngụy đạo, có tổng cộng bốn người đi vào cảnh giới Hóa Thần"

"Theo thứ tự là Đạo Tử Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự, Thái Tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức, Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa và Kiếm Tử Hàn Ảm Kiếm tông Ninh Vô Dạ"

"Trái lại một phương Thánh đạo chúng ta"

"Cũng chỉ có hai người là ta và Thánh Tử đi vào Hóa Thần"

"Ta đã giao thủ với Đạo Tử Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự nhiều lần, đều khó phân biệt thắng thua sàn sàn nhau."

"Vì vậy, trong đại chiến thảo ngụy tiếp theo, kính xin Thánh Tử ra tay đối phó ba người khác."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, đối phó Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa?

Trước tạm không nói đến Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, hiện tại Yến Minh Họa là nữ nhân của hắn!

Để hắn đi đối phó nữ nhân của mình?

Ha ha...

Thế nhưng, cân nhắc đến Cửu A Lệ thị mưu đồ vị trí thống lĩnh này cho hắn là vì có thể sai khiến thế hệ trẻ tuổi trong Ma môn, trực tiếp cự tuyệt như vậy, hiển nhiên cũng không thích hợp.

Thế là, Bùi Lăng nói: "Bây giờ ta là thống lĩnh trong cùng thế hệ Thánh đạo, đối phó Hóa Thần cùng thế hệ ngụy đạo, tất nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác."

"Thế nhưng, không biết Thiếu Phù Đồ Lệnh dự định trả cho ta bao nhiêu tài nguyên và linh thạch tu hành?"

Thiếu Phù Đồ Lệnh nghe vậy khẽ giật mình, Bùi Lăng này là vạn kiếp Hóa Thần, lại vừa đoạt lấy vị trí thống lĩnh Thánh đạo, hiện tại cần một trận đại chiến nhằm lập uy với cùng thế hệ ngụy đạo.

Sau khi hắn ta biết tin tức Thiên Cơ Tố Chân Thiên Hóa Thần, cố ý đến tìm đối phương trước tiên là vì nhân cơ hội bán cho đối phương một nhân tình, kết quả đối phương lại đòi tiền của hắn ta?

Trọng Minh tông thật sự không lợi không dậy sớm, lúc nào cũng không quên linh thạch!

Chương 1525: Cửu Châu sa bàn

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, thân là đệ tử Thánh tông, Bùi sư đệ yêu cầu tài nguyên không hề sai.

Mặc dù nói thế này hơi thẳng thắn quá nhưng với tu vi thực lực hiện tại của Bùi sư đệ, cũng không cần thiết kiêng dè mặt mũi của Thiếu Phù Đồ Lệnh này, vắt óc tìm mưu kế tìm từ uyển chuyển. Hiện tại nói gọn gàng dứt khoát như vậy, càng không lãng phí thời gian.

Nghĩ tới đây, nàng truyền âm cho Bùi Lăng nói: "Sư đệ, đối phó ba vị Hóa Thần ngụy đạo là cơ hội cực tốt để ngươi nêu cao tên Z2+ 10 tuổi.

"Chỉ cần Thiếu Phù Đồ Lệnh cho tài nguyên tạm được, là có thể đồng ý.

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào nhưng trong lòng cảm thấy việc này hơi rắc rối. Không thể để Lệ sư tỷ biết quan hệ giữa hắn và Yến Minh Họa, nhưng hắn cũng không muốn đi đối phó Yến Minh Họa...

Thế là, thấy Thiếu Phù Đồ Lệnh còn đang do dự, Bùi Lăng lập tức nói: "Như vậy đi, trước tiên có thể để việc tài nguyên và linh thạch ra sau, ta cùng ngươi đi qua xem tình huống một chút"

"Chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt đồ vật, ta sẽ ra tay luôn, như thế nào?"

Nghe vậy, Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức đồng ý: "Tốt! Việc này không nên chậm trễ, kính xin Thánh Tử đi theo ta đến đó."

Hai người nhanh chóng bàn bạc ổn thỏa việc này, Bùi Lăng nói với Lệ Liệp Nguyệt: "Sư tỷ, ta đi một lát sẽ trở lại, không tốn bao nhiêu thời gian."

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu: "Được"

Bùi Lăng đứng lên, theo Thiếu Phù Đồ Lệnh rời đi.

Từ Châu, doanh địa ma đạo.

Trên mặt đất cháy đen, từng khe rãnh huyết sắc lấy phương thức đặc thù trải rộng, lại không ngừng lan tràn ra nơi xa.

Lúc huyết thủy chảy trong khe rãnh, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, lại có rất nhiều oan hồn chìm nổi trong dòng máu, điên cuồng gào thét, tiếng gào thét tản ra sự oán độc không cam lòng.

Chỉ có điều, tất cả giãy giụa đều bị trận pháp trói buộc ở trong cống rãnh, không thể rời đi nửa bước.

Giữa không trung, một tòa tháp cao đứng ở giữa, xung quanh có đủ loại doanh trướng chi chít khắp nơi.

Trong chớp mắt Thiếu Phù Đồ Lệnh dẫn theo Bùi Lăng bước vào doanh địa, mấy chục đạo thần niệm đảo qua hai người, chợt có đệ tử Ma môn tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi.

Thiếu Phù Đồ Lệnh nhẹ gật đầu, tùy ý nói vài câu, sau đó dẫn Bùi Lăng đi vào trong tháp cao.

Một nửa tháp cao tách khỏi tầng mây, một nửa lại biến mất trong hư không, không biết cụ thể số tầng và toàn cảnh.

Ở trong sảnh rộng không biết tầng thứ mấy, một tòa sa bàn cỡ lớn lơ lửng giữa không trung, sông núi cỏ cây, thành trì căn phòng đều rõ ràng như thiên địa chân chính được thu nhỏ theo tỉ lệ.

Toà sa bàn này chia ra làm chín khu vực, trong mỗi một khối khu vực đều dùng vân triện khắc tên địa danh.

"Từ Châu": "Oanh Châu": "Hựu Châu": "Khương Châu": "Tập Châu", "Ly Châu": "Trân Châu": "Y Châu": "Triệt Châu"...

Đột nhiên lại là Cửu Châu dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn.

Trong mỗi một châu vực đều dùng chu sa như máu tươi vẽ hàng trăm hàng ngàn vòng tròn có to có nhỏ.

Trong mỗi một vòng tròn đều chia ra cắm cờ nhỏ tương ứng chín tông môn lớn.

Thiếu Phù Đồ Lệnh dẫn theo Bùi Lăng đến gần sảnh rộng, đến trước sa bàn, chỉ vào một khu vực cắm cờ nhỏ Luân Hồi tháp ở Từ Châu nói: "Nơi này là vị trí hiện tại của chúng ta, Liêm thành ở phía trước bên phải, là một trong số thành lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay của Từ Châu, hiện tại do Đạo Tử Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự phụ trách bảo vệ"

Ngay sau đó, hắn ta lại chỉ vào một vòng tròn khác cách đó không xa nói: "Nơi này là Pha thành, người đóng giữ là Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức."

"Về phần Thiên Cơ Tố Chân Thiên, nàng vừa trở về từ Thanh Yếu sơn, trong khoảng thời gian này lại không rõ hành tung của Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ"

"Tạm thời không biết vị trí cụ thể của hai người này."

"Nhưng chỉ cần chúng ta giao thủ với Đạo Tử Cửu Nghi sơn và Thái Tử Lưu Lam hoàng triều, chắc chắn hai người này sẽ chạy tới"

"Ngoài ra, gần hai thành này có ba con sông rộng lớn, nguồn nước chảy qua rất nhiều nơi, cũng có thể lợi dụng."

"Hiện tại kế hoạch của ta là ra tay từ nguồn nước trước, thả ôn dịch và nguyền rủa có thể tàn sát đủ số lượng phàm nhân."

"Đến lúc đó, chắc chắn ngụy đạo sẽ điều động đệ tử ra khỏi thành dò xét, thử giải quyết việc này."

"Ta đã sớm sắp xếp nhân thủ mai phục ở bên cạnh, chỉ cần có người ra khỏi thành, đều có thể lấy thế sét đánh lôi đình, nhanh chóng diệt trừ."

"Một khi Đạo Tử Liêm thành ra mặt, ta cũng tự mình ra tay."

"Thái tử Lưu Lam Chung Quỳ Việt Cức ở Pha thành gần đó biết tin tức, tất nhiên sẽ đến chi viện Phó Huyền Tự"

"Còn có Thiên Cơ Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông Ninh Vô Dạ, chắc chắn cũng sẽ tham gia."

"Đợi sau khi dụ cả bốn người này ra, sẽ do Thánh Tử ra tay, một phát giải quyết cả bốn tên Hóa Thần cùng thế hệ ngụy đạo."

Nói đến chỗ này, hắn ta quay sang nhìn về phía Bùi Lăng: "Không biết ý Thánh Tử như thế nào?"

Bùi Lăng cau mày nhìn chằm chằm bố cục trên sa bàn, nghe thấy câu hỏi của Thiếu Phù Đồ Lệnh, hắn lập tức lấy lại tinh thần, hỏi:

"Thả loại ôn dịch và nguyền rủa nào vào trong nguồn nước?"

Chương 1526: [U Tịch Giải Độc Đan] ()

Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức sai người mang tới một bộ thi thể dị tộc khâu lại có khuôn mặt dữ tợn, hình thù kỳ quái.

Bộ thi thể này có màu sắc xanh đen, hiển nhiên đã chết không biết bao lâu, hơn nữa quanh người toàn là dấu vết bị khâu lại, từng tứ chi, khối thịt đều thể hiện ra đặc điểm của chủng tộc khác biệt.

Ngoại trừ cái đó ra, toàn bộ thi thể còn hiện ra nhiều loại nguyền rủa, trong tầm mắt của tu sĩ, hắn ta không ngừng toát ra khí tức như khói đen, nơi đi qua ôn dịch, nguyền rủa tuỳ tiện truyền bá, phàm nhân căn bản không thể sống sót.

Thiếu Phù Đồ Lệnh dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá bộ thi thể này, nói: "Đây là nguyền rủa được luyện ra từ thân thể dị tộc Địa Thử nhân, lại dung hợp huyết mạch của từng dị tộc, tính truyền bá cực mạnh, hơn nữa rất ẩn nấp! Thủ đoạn kiểm tra bình thường căn bản không thể phát hiện vấn đề."

"Chờ đến lúc bọn họ có thể phát hiện vấn đề, nguyền rủa và ôn dịch đã lan tràn tới phạm vi cực lớn, không đủ sức xoay chuyển đất trời:

Bùi Lăng nghe vậy lại lắc đầu, lập tức thi triển [Oán Yểm thần thông 1, trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ nguyền rủa trên thi thể ngay trước mặt Thiếu Phù Đồ Lệnh!

Chợt lạnh nhạt nói; "Lời nguyền này quá đơn giản! Ta nhìn một chút là có thể tuỳ tiện phá giải, sao có thể tính toán ngụy đạo?"

"Kế hoạch của ngươi không tệ, nhưng loại nguyền rủa này quá trẻ con, nếu thật sự áp dụng, chắc chắn sẽ có đầy biến số."

Thấy Thánh Tử dễ dàng giải trừ thi chú như vậy, Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức nhướn mày, sau đó hỏi: "Vậy không biết Thánh Tử có chỉ giáo gì?"

Giọng điệu Bùi Lăng bình thản nói: "Chỗ ta có một môn nguyền rủa cực kỳ bí mật, khó lòng đề phòng. Chẳng những có thể khiến phàm nhân thập tử vô sinh, cho dù là tu sĩ ngụy đạo cũng có thể chú sát. Ta chuẩn bị thi triển môn nguyền rủa này trên phạm vi lớn, thành trấn ngụy đạo ở quanh đây, không quan tâm là phàm nhân hay tu sĩ, toàn bộ đều bị nguyền rủa đến chết!"

Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức mừng rỡ!

Bùi Lăng này thật sự không khác với lời nói của Đại Phù Đồ Lệnh, sát tính cực nặng!

Chỉ là chú sát phàm nhân căn bản không thỏa mãn được sở thích của đối phương.

Hắn ta nhanh chóng nói: "Thánh Tử đã có loại thủ đoạn này, vậy nghe theo Thánh Tử sắp xếp!"

Bùi Lăng gật đầu, sau đó nói: "Môn nguyền rủa này khá phức tạp, cần thời gian bố trí. Trước khi ta hoàn thành nguyền rủa, đừng hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh cỏ động rắn"

"Không thành vấn đề." Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức nói: "Nhưng không biết Thánh Tử cần bao lâu?"

Bùi Lăng nói: "Một tháng là đủ."

Thiếu Phù Đồ Lệnh gật đầu, thời gian một tháng cũng không phải quá dài với trận đại chiến thảo ngụy này.

Thế là, hắn ta sảng khoái gật đầu: "Tốt!"

Thấy bên Thiếu Phù Đồ Lệnh không còn vấn đề gì nữa, Bùi Lăng lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp theo hắn cứ yên lặng tu luyện một tháng.

Chờ thời gian một tháng sắp đến, chỉ cần thông báo Văn Nhân Linh Sắt tới "loại trừ" nguyền rủa cho mình là được...

Dù sao hắn cứ kéo dài chuyện này.

Hắn không có ý định tham gia toàn bộ đại chiến chính ma!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chỉ vào vị trí một nguồn nước trên sa bàn nói: "Tiếp theo, ta sẽ tiến hành bố trí ở chỗ này, trong vòng một tháng tới tất cả sự vụ đều nghe theo sắp xếp của Thánh Nữ"

Một lát sau.

Bên bở sông.

Trong tầm mắt đất khô cằn khắp nơi, không biết lau sậy nơi đây đã sinh trưởng bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới xuất hiện chút chồi non, muốn tiếp tục bao trùm toàn bộ bãi sông.

Đông đảo sinh linh thường nghi lại, đều đã không thấy tăm hơi.

Toàn bộ bờ sông tiêu điều hoang vu, hoàn toàn tĩnh mịch.

Một chiếc huyết kiệu phá không mà tới, chầm chậm rơi xuống.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng lấy thần niệm đánh giá xung quanh trước, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới yên lòng đứng dậy đi ra.

Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái trận bàn được luyện chế tốt từ trong túi trữ vật, rót pháp lực vào.

Trên trận bàn lập tức phát ra từng trận huyết quang.

Chẳng mấy chốc, một trận pháp khổng lồ lấy Bùi Lăng làm trung tâm, ầm vang rơi xuống!

Cả vùng như chấn động dữ dội, nhưng cẩn thận nhìn lại xung quanh không có chút rung động nào, không có biến hóa chút nào.

Trận pháp che giấu hành tung, cách trở động tĩnh, ngăn cản dò xét cùng đủ loại công năng tập trung vào một thể đã bắt đầu vận chuyển, dù tu sĩ tầm thường đi đến gần cũng hoàn toàn không thể phát hiện tất cả mọi thứ trong trận pháp, thậm chí căn bản không phát hiện nơi này có một tòa trận pháp.

Sau khi chuẩn bị không sai biệt lắm, Bùi Lăng lấy Truyền Âm Phù liên lạc với Lệ Liệp Nguyệt ra, lập tức thôi động.

Chẳng mấy chốc, trong Truyền Âm Phù vang lên một giọng nói mát lạnh: "Bùi sư đệ, thế nào?"

"Sư tỷ." Bùi Lăng nói: "Kế hoạch của Thiếu Phù Đồ Lệnh có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Hiện tại ta quyết định tự tiếp nhận việc này, có lẽ cần khoảng thời gian một tháng để bố trí."

"Ngay vừa rồi, ta đã thông báo với Thiếu Phù Đồ Lệnh, đưa đại quyền thống lĩnh cùng thế hệ Thánh đạo cho sư tỷ."

"Làm phiền sư tỷ toàn quyền phụ trách sự vụ của thế hệ trẻ tuổi Thánh đạo trong một tháng này."

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Được. Bây giờ ngươi ở đâu?"

Chương 1527: [U Tịch Giải Độc Đan] (2)

Bùi Lăng nói: "Ta ở bên bờ Tể Thủy bên ngoài Liêm thành"

"Ta hiểu được" Lệ Liệp Nguyệt trầm giọng nói: "Nếu có chuyện gì quan trọng, ta sẽ lập tức nói cho ngươi."

Trong giây lát, hai người kết thúc truyền âm.

Thu hồi Truyền Âm Phù, Bùi Lăng không do dự, lập tức lấy ra viên "Hư Thiên giới chủng" cuối cùng, sau đó trực tiếp thôi động.

Theo từng chùm hoa ánh sáng nở rộ, cảnh vật xung quanh gợn sóng như lắc lư, trong giây lát ánh sáng trước mắt dần to lớn, hắn đã tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Thời khắc này: "Tiểu Tự Tại Thiên" giống với hai lần vào trước, mây trắng liên miên như núi như biển.

Phía chân trời xa xôi, ánh sáng màu vàng kim nhạt như mặt trời mới mọc, nhuộm hơn phân nửa biển mây.

Bầu trời xanh lam như lưu ly, sáng long lanh óng ánh, khiến người ta ngắm lâu không nhịn được sẽ thấy tinh thần thanh thản.

Nhìn quanh một vòng, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hiện tại hệ thống đã thu nhận sử dụng được đan phương giải độc U Tịch Trấn Mệnh Đan từ Kim Tố Miên, hiện tại hắn dự định luyện chế một lò U Tịch Giải Độc Đan trước.

Sau khi xác định giải độc đan này không có vấn đề, lại đi đánh thức sư tôn Dược Dạ Thư, trực tiếp tiến hành đề kiểm tra thứ tư của Đan Tổ.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra [Tru Ác Kỳ].

Lá cờ huyết sắc đón gió phấp phới, tiểu nữ hài chải hai cái đuôi ngựa chậm rãi hiện ra, chiến váy tung bay, tóc đen bay múa, đôi mắt màu đỏ giống với màu mặt cờ.

Chỉ hơi đánh giá xung quanh, kỳ linh lập tức hỏi: "Nơi này là 'Tiểu Tự Tại Thiên'?"

Bùi Lăng nói: "Không sai, Dược Tiên Nữ là sư tôn của ta."

Nói xong, hắn lại nói: "Sau đó ta phải luyện đan, ngươi cứ đi theo ta, một khi ta chạy đi tìm sư tôn, phải lập tức công kích ta."

"Còn có, đả thương là được, đừng ra tay quá nặng."

"Nếu ta luyện thành một lò đan dược, tiếp theo muốn luyện lò thứ hai cũng là như thế"

Kỳ linh [Tru Ác Kỳ] này chỉ công nhận một chủ nhân là Văn Nhân Linh Sắt.

Chỉ có điều, trước đó đối phương hứa hẹn mặc cho hắn sai khiến ba năm. Hiện tại kỳ hạn ba năm chưa tới, mặc dù trong lòng nàng đã nhận định Văn Nhân Linh Sắt là chủ nhân, lại chưa tiến hành nghi thức nhận chủ chân chính với Văn Nhân Linh Sắt.

Bởi vậy, từ trên bản chất mà nói, [Tru Ác Kỳ] này vẫn là một kiện pháp bảo vô chủ.

Hiện tại rất thích hợp dùng để cắt ngang hệ thống tu luyện.

Nghe vậy, kỳ linh nghi ngờ hỏi: "Vì sao đột nhiên muốn ta công kích ngươi?"

Không đợi Bùi Lăng trả lời, kỳ linh lập tức nghĩ đến nguyên nhân, nàng giật mình nói: "Ta hiểu rõ! Chắc chắn ngươi làm quá nhiều chuyện ác, hiện tại toàn thân khó chịu, mỗi lúc trời tối đều gặp ác mộng, cơm nước không vào, trằn trọc khó ngủ, cho nên cần lấy lý do trừng phạt mình một chút"

"Thế nhưng, lấy tội của ngươi, vậy còn thiếu rất nhiều!"

"Phải đi Độ Ách uyên tiếp nhận giáo hóa!"

"Ta đề nghị ngươi trực tiếp đi khu chữ 'Thiên..."

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, kỳ linh này đang não bổ thứ gì?

Hắn lập tức nhân tiện nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, bây giờ ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta là được."

Kỳ linh hừ lạnh một tiếng: "Chắc chắn năm tông chính đạo sẽ nhanh chóng bắt đầu việc xây dựng lại Độ Ách uyên, đến lúc đó khu chữ "Thiên' mới là kết cục chân chính của ngươi!"

Bùi Lăng lười nói nhảm với kỳ linh, lúc này lấy ra đan lô cùng rất nhiều dược liệu trên người, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác [U Tịch Giải Độc Đan]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra U Tịch Giải Độc Đan cần trứng kiến Xích Nguyên, Chân Minh Thủy Tinh, Vạn Huyết Thạch..."

"Leng keng! Kiểm tra ra trứng kiến Xích Nguyên, Chân Minh Thủy Tinh, Vạn Huyết Thạch..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đan hỏa ngũ phẩm, hệ thống đưa tặng miễn phí cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, bỏ chạy về một phương hướng nào đó.

L Tru Ác Kỳ] lập tức đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng tiến vào Địa Hỏa cốc.

Toà sơn cốc này hẹp dài, toàn thân hiện ra màu đỏ đen như là màu sắc sau khi vô số vết máu khô cạn. Nó chiếm diện tích không nhỏ nhưng không có một ngọn cỏ.

Cho dù là trong kẽ hở nhỏ bé nhất, cũng không thấy dấu vết của thảm thực vật.

Cả tòa sơn cốc đầy khe hở nứt nẻ như mạng nhện khó mà tính toán, có to có nhỏ, chi chít khắp nơi.

Gần như trong mỗi một vết nứt đều có đủ loại hỏa diễm dâng trào nhảy vọt, tuỳ tiện thiêu đốt.

Càng đi vào trung tâm, uy năng của hỏa diễm càng cường đại.

ở vị trí trong cùng là một ngọn lửa màu vàng nhạt, trông vô cùng yên tĩnh, chỉ lớn khoảng ngón cái, lại cho người ta một cảm giác mặt trời giữa trời, đốt trời nấu biển nóng rực bá đạo.

Đối với việc hệ thống điều khiển mình đến chỗ này, Bùi Lăng cũng không quá bất ngờ.

Hiện tại đan hỏa mà hắn nắm giữ là đan hỏa thất phẩm Nam Kha Mộng Hỏa được ban thưởng trong đại điển luận đan lần trước.

Chương 1528: Linh hỏa ngũ phẩm

Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Hóa Thần, đan hỏa thất phẩm có tác dụng không lớn với hắn.

Thậm chí đan hỏa lục phẩm, hỏa hầu cũng thiếu sót rất nhiều.

Chỉ có đan hỏa ngũ phẩm mới có thể theo kịp thực lực tu vi hiện tại của hắn.

Lúc này, Bùi Lăng đi đến phía trước một đoàn ngọn lửa màu tím âm u, thoạt nhìn đoàn hỏa diễm này như là một con linh hạc lớn khoảng bàn tay, lúc nhảy nhót như tiên hạc không ngừng vỗ cánh bay lượn, tản ra từng khí tức nguy hiểm.

Bùi Lăng hơi suy nghĩ, nhanh chóng nhận ra loại linh hỏa này từng được giới thiệu trong truyền thừa Thánh Tử mà hắn nắm giữ, nó tên Tình Hạc Minh Cao Hỏa. Tính tình nó vô cùng bá đạo, uy năng cũng cực kỳ cường đại, so sánh với linh hỏa cùng cấp khác, có thể luyện hóa các loại được liệu càng nhanh hơn, lại có thể thôn phệ linh hỏa có phẩm cấp không bằng mình để tăng cường bản thân...

Chỉ có điều, vì loại linh hỏa này quá cuồng bạo, cần Khống Hỏa thuật cực kỳ tinh xảo tỉ mỉ mới có thể điều khiển tự nhiên, vì vậy có rất ít luyện đan sư chọn nó để luyện đan.

Trong lòng Bùi Lăng nghĩ như vậy, đã thấy hệ thống đưa tay chộp về phía Tình Hạc Minh Cao Hỏa.

Hỏa diễm hình hạc màu tím u ám lập tức lan tràn theo cánh tay của hắn, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt cả người hắn.

Nhưng ngay sau đó một tầng bóng tối như thực chất đột nhiên thấu thể mà ra, ngăn cách hỏa diễm và nhục thân Bùi Lăng.

[Minh Thiên Chỉ Vụ] nhanh chóng khuếch trương, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn nuốt hết hỏa diễm, sau đó thu hồi vào trong cơ thể hắn.

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng đan hỏa ngũ phẩm, hệ thống sắp bắt đầu luyện hóa đan hỏa ngũ phẩm cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức cảm thấy pháp lực, kinh mạch, huyết dịch trong cơ thể mình... Nhanh chóng tăng nhiệt độ.

Cùng lúc đó, pháp lực quanh người hắn nhanh chóng vận chuyển, đè nén nhiệt độ trên nhục thân từng chút một...

[Tru Ác Kỳ] lơ lửng giữa không trung, kỳ linh đạp không mà đứng, vẻ mặt nghiêm nghị, sợi tóc đuôi ngựa rủ xuống không ngừng bị thổi tung, bay bổng sau lưng, con ngươi màu đỏ chiếu rọi ra Địa Hỏa cốc to như vậy, vô số ánh lửa chiếu rọi đáy mắt nàng như cầu vồng năm màu lộng lẫy.

Nàng yên tĩnh đứng bên cạnh nhìn xem.

Sau gần nửa canh giờ, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên:

"Leng keng! Hoàn thành luyện hóa đan hỏa ngũ phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng phát hiện hệ thống không có ý định dùng đan lô, trực tiếp lấy ra Tình Hạc Minh Cao Hỏa vừa hoàn thành luyện hóa, sau đó lấy ra rất nhiều dược liệu, bắt đầu trống rỗng luyện đan.

Ngọn lửa màu tím âm u vốn đang chầm chậm nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, vừa tiếp xúc với dược liệu đã lập tức phát ra tiếng hạc kêu réo rắt, ngay sau đó thế lửa nhanh chóng mở rộng, đột nhiên vọt lên cao vài thước, khí thế hùng hổ như muốn đốt dược liệu thành tro tàn!

Nhưng Tình Hạc Minh Cao Hỏa vừa có hành động, hệ thống lập tức vận chuyển pháp lực tiến hành một loạt điều khiển tinh tế với nó.

Gần như trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím âm u như lập tức mất đi tất cả dã tính, trở nên ôn thuần nhu thuận.

Sau đó, hệ thống không ngừng lấy nó luyện chế, xử lý đủ loại dược liệu, Tình Hạc Minh Cao Hỏa như cánh tay sai khiến, mặc kệ tùy ý sai phái không còn chút bạo ngược nào nữa, dường như tình cảnh lúc trước chỉ là ảo giác.

Bùi Lăng ngạc nhiên nhìn một lát, chẳng mấy chốc hiểu được với tu vi hiện tại của hắn, phẩm cấp đan hỏa thất phẩm quá thấp, cho nên hệ thống đưa tặng đan hỏa ngũ phẩm.

Nhưng đối với đan hỏa ngũ phẩm, phẩm chất đan lô thất phẩm lại không đủ, không chịu nổi uy năng đan hỏa.

Trong "Tiểu Tự Tại Thiên" này đã có sẵn đan hỏa, nhưng không có sẵn đan lô, hệ thống không thể tiếp tục đưa tặng đan lô thích hợp cho hắn, trực tiếp lấy tu vi Hóa Thần của hắn làm cơ sở để khống chế luyện đan.

Ánh lửa màu tím u ám không ngừng nhảy nhót, hệ thống đều xử lý rất nhiều dược liệu đâu vào đấy, tốc độ nhanh hơn lúc trước không chỉ một bậc.

Dược lực do đan hỏa ngũ phẩm đề luyện ra, rất hiển nhiên càng tỉnh thuần cô đọng hơn lúc trước.

Dưới hỏa diễm liên tục thiêu đốt, toàn bộ trên không Địa Hỏa cốc đều xuất hiện huyễn tượng vặn vẹo.

Cở xí nền đỏ hoa văn đen trống rỗng trôi nổi, kỳ linh dáng về tiểu nữ hài càng ngày càng ngạc nhiên, tuy Bùi Lăng này làm nhiều việc ác, hèn hạ xảo trá, nhưng tay nghề luyện đan thuật này thật sự kinh tài tuyệt diễm. Cho dù nàng nhận biết rất nhiều đại sư luyện đan, chỉ dựa vào tạo nghệ đan đạo mà đối phương đang thể hiện ra, hắn cũng đứng đầu trong đó!

Trời cao mây nhạt, toàn bộ Địa Hỏa cốc yên tĩnh, chỉ có tiếng hỏa diễm đốt cháy và nhảy nhót thỉnh thoảng truyền ra.

Một lát sau, Bùi Lăng chậm rãi thu liễm đan hỏa, trong chớp mắt màu tím u tối hoàn toàn biến mất, một viên đan dược nền đen hoa văn tím lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn.

Trong lòng bàn tay sinh lô, đan thành cực phẩm!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức vui mừng, đã luyện thành U Tịch Giải Độc Đan!

Sau đó, chỉ cần kiểm tra hiệu quả viên giải độc đan này một chút, nếu không có vấn đề, có thể trực tiếp đi qua đánh thức sư tôn Dược Dạ Thư, đưa cho nàng tiến hành kiểm tra

Chương 1529: Bái kiến sư tôn! (1)

Đang nghĩ ngợi, thân thể hắn bị hệ thống điều khiển, tiếp tục lấy ra dược liệu, chuẩn bị luyện chế lò đan dược thứ hai.

L Tru Ác Kỳ] kỳ linh mừng rỡ lập tức ra tay, đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Oanh! !!

Cả người Bùi Lăng lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, theo tiếng "răng rắc" trong trẻo, cả người rơi vào trong nham thạch, dáng vẻ thê thảm.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể lập tức cảm thấy trên dưới cả người không có chỗ nào không đau!

Cái con mẹ kỳ linh này, suýt nữa trực tiếp đánh chết hắn!

"Hụ khụ khụ khụ..."

Sau một trận ho khan kịch liệt, sắc mặt Bùi Lăng rất khó coi bò dậy từ dưới đất, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào trong bụng, vận chuyển pháp lực hòa tan dược lực.

Lúc này, tiếng nói kỳ linh trong trẻo: "Loại trừng phạt này có đủ không? Ta còn có thể tiếp tục ra tay!"

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nói: "Được rồi!"

Nghe vậy, kỳ linh rất thất vọng, lại không tiện tiếp tục ra tay.

Dưới sự vận chuyển của công pháp, thương thế trên người Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục, hắn sửa sang lại áo bào, cầm U Tịch Giải Độc Đan vừa luyện tốt bỏ chạy về phía Dược Dạ Thư.

L Tru Ác Kỳ] lập tức đuổi theo.

Một lát sau, Bùi Lăng đến sơn cốc bị rất nhiều Mộc Tinh thủ vệ bảo vệ.

Bên ngoài sơn cốc, sắc trời bị tầng mây che đậy trở nên ảm đạm, rất nhiều cỏ cây sinh linh nghi lại trong đó, bọn chúng vắng lặng im ắng đều đang ngủ say cùng Dược Dạ Thư.

Trong sơn cốc, Mộc Tinh thủ vệ cao lớn tay cầm trường mâu hơi cúi đầu, trên dưới cả người thỉnh thoảng lại mọc ra phiến lá nụ hoa, thỉnh thoảng có mấy đóa hoa cỏ màu sắc diễm lệ nở rộ, tràn ngập sinh cơ.

Vô số mãng xà như dây leo rủ xuống từ cành cây lớn che trời, như một chiếc lều vải đan xen màu xanh đậm nhạt, lít nha lít nhít che đậy tất cả tình cảnh sâu trong sơn cốc.

Bùi Lăng hạ xuống lối vào thung lũng, nhanh chân đi về phía Mộc Tinh thủ vệ.

Đây là lần thứ ba hắn đến nơi này.

Lần đầu tiên, tu vi của hắn chỉ là Trúc Cơ, hệ thống đưa tặng sư tôn Dược Dạ Thư cho hắn; lần thứ hai là hắn đột phá Nguyên Anh ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", tình huống không khác gì lần đầu tiên, cũng là hệ thống đưa tặng lung tung cho hắn.

Lần thứ ba là lần đầu tiên hắn chủ động tới.

Hắn vừa đi vào trong cốc vừa thầm nghĩ: "Vừa rồi luyện chế U Tịch Giải Độc Đan, hệ thống dùng dược liệu trên người ta, không đưa tặng sư tôn cho ta."

"Có lẽ nguyên nhân là U Tịch Giải Độc Đan khá bình thường"

"Bất kể có phải như vậy hay không, bây giờ trên người ta đầy đủ vật liệu, lát nữa thể hiện cho sư tôn xem, cũng không cần lo lắng hệ thống đưa tặng lung tung:

"Ngoài ra, đệ tử đột phá tu vi, có phải sư tôn nên có chút bày tỏ hay không?"

"Chút nữa phải ám chỉ với sư tôn một chút, lại cho ta mấy giọt Thiên Thương LỆ..."

"Hư Thiên giới chủng thì không cần nữa"

"Thông qua lần kiểm tra này, ta có thể thu hoạch được quyền tự do ra vào "Tiểu Tự Tại Thiên...

"Ngược lại xem có thể xin một chút thiên tài địa bảo tăng trưởng tu vi hay không, sau khi sử dụng trực tiếp đột phá Hóa Thần hậu kỳ...

Lúc này, theo Bùi Lăng tới gần, Mộc Tinh thủ vệ bắt đầu thức tỉnh.

Trong giây lát, tất cả Mộc Tỉnh thủ vệ ở cửa vào sơn cốc đồng loạt mở to mắt, đồng thời chuyển động đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng càng đi càng gần, Mộc Tỉnh thủ vệ chậm rãi nhấc trường mâu trong tay lên, mũi thương sắc bén lóe ra tia sáng lạnh khiếp người.

Ngay lúc sau, trên thân Bùi Lăng dần tràn ngập ra một luồng khí tức đặc thù.

Đây là khí tức Hư Thiên giới chủng!

Sau khi cảm nhận được luồng khí tức này, đám Mộc Tỉnh thủ vệ lập tức thu hồi đề phòng, lại tách ra hai bên, nhường ra một lối đi rộng rãi.

Hai tên Mộc Tinh thủ vệ đứng ở phía sau cùng còn đưa tay đẩy mấy sợi dây leo ra cho Bùi Lăng, tránh trở ngại đường đi của hắn.

Thuận lợi thông qua cửa ải của thủ vệ, Bùi Lăng mang theo [Tru Ác Kỳ] đi sâu vào trong thung lũng.

Sau khi tiến vào rừng rậm, xung quanh rừng xanh dâng lên một tầng sương mù màu xanh xám nhàn nhạt như khói bụi, như sa như mang như quanh quẩn giữa cự mộc che trời.

Mặt đất tơi xốp, cỏ cây tươi tốt, trong rừng sâu ít ai lui tới có hương thơm thanh khiết đặc biệt, theo tiếng dòng suối róc rách như ẩn như hiện tràn vào chóp mũi.

Theo Bùi Lăng đi sâu hơn, cây rừng trong tầm mắt càng ngày càng cao lớn, dây leo quấn quanh trên đó đan xen câu kéo, như một tấm lưới lớn màu xanh biếc bao bọc toàn bộ thung lũng, hội tụ vào trung tâm.

Lúc sắp đến chỗ sư tôn ngủ say, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng dừng bước.

Thấy hắn dừng lại, [Tru Ác Kỳ] dừng lại theo, lơ lửng giữa không trung.

Tiểu nữ hài tóc đen mắt đỏ đạp không mà đứng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn.

Bùi Lăng lập tức nói: "Phía trước là chỗ sư tôn Dược Tiên Nữ của ta ngủ say, chút nữa ngươi đừng nói lung tung."

Chương 1530: Bái kiến sư tôn! (2)

"Có thể nhắc đến việc ta đã cứu Văn Nhân Linh Sắt, không cần nói nhảm những điều khác"

Kỳ linh hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu Dược Tiên Nữ không hỏi, ta có thể không nói cái gì hết"

"Nhưng nếu Dược Tiên Nữ hỏi, ta biết cái gì sẽ nói cái đó"

Bùi Lăng nhướn mày, nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: "Bây giờ ngươi đã biết những thứ gì về tình huống của ta?"

Kỳ linh nói: "Vào Độ Ách uyên, từng bị nhốt ở khu chữ 'Hoàng' nửa năm, bị nhốt ở khu chữ 'Huyền' hơn nửa ngày, bị nhốt ở khu chữ 'Địa' ba ngày, bị nhốt ở khu chữ 'Thiên' ba ngày."

"Phạm nhân bị nhốt vào Độ Ách uyên đều là tội ác cực lớn"

"Phạm nhân bị nhốt vào khu chữ 'Thiên' Độ Ách uyên càng là người tội ác tày trời!"

"Ngoài ra, ngươi còn trắng trợn giết chóc, huyết tẩy phường thị trong kiểm tra Giám Tâm hồ, quả thực là ma tính sâu nặng, việc ác bất tận!"

"Nếu không phải ngươi đã cứu chủ nhân Văn Nhân Linh Sắt của ta, chưa mất hết lương tâm, trong lòng còn có một số ý tốt cơ bản nhất, ta tuyệt đối không thể để ngươi sai khiến ba năm..."

"Nhưng dù vậy còn dám vấy bẩn chủ nhân ta nữa, sau khi hết thời hạn ba năm, ta nhất định phải nhốt ngươi vào Độ Ách uyên một lần nữa..."

Nghe vậy, Bùi Lăng thầm thở phào, cực kỳ tốt!

Sự hiểu biết của kỳ linh với hắn chỉ dừng lại ở Độ Ách uyên, không biết hắn đã trở thành Thánh Tử Trọng Minh tông, từng thải bổ Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, còn có những tội danh mà phu nhân đã từng giá họa cho mình...

So sánh ra, bị giam vào Độ Ách uyên chỉ là việc nhỏ, hắn có lý do giải thích với sư tôn.

Giết chóc trong Giám Tâm hồ, ha ha!

Vậy nơi nào là giám tâm?

Dù với tu vi của năm tông chính đạo, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thông qua, chắc chắn sư tôn sẽ hiểu hắn!

Về phần việc xảy ra giữa hắn và Văn Nhân Linh Sắt... Nam nữ hoan ái, lưỡng tình tương duyệt, cái này có gì không đúng?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng mỉm cười gật đầu, tiếp theo nhân tiện nói:

"Ta đã biết, hiện tại theo ta đi gặp sư tôn"

Kỳ linh nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Vậy còn cần giống vừa rồi không?"

Vừa rồi?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, vừa rồi mình từng nói với kỳ linh, mình muốn luyện đan, dặn kỳ linh lập tức công kích mình một khi mình đến tìm sư tôn Dược Dạ Thư...

Nghĩ tới đây, hắn lập tức lắc đầu: "Không cần"

Kỳ linh lập tức thất vọng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng tiếp tục đi về phía trước.

Cờ xí huyết sắc hơi cuộn lại giữa không trung, nhanh chóng đuổi theo.

Đến nơi này, rừng sâu đã vô cùng dày đặc, che đậy ánh mắt.

Không giống với [Minh Thiên Chỉ Vụ] trong Vĩnh Dạ hoang mạc, trong sương mù màu ngà sữa, giọt sương trong veo nhỏ xuống từ phiến lá to béo, hoa cỏ đủ mọi màu sắc tuỳ tiện nở rộ, thỉnh thoảng làm hai mắt người ta tỏa sáng.

Tất cả hỗn hợp lại có sinh cơ tràn trề, tản ra một loại mùi thơm ngát khiến tâm thần người ta thanh thản, trong lúc đi lại, thậm chí có thể cảm thấy nhục thân đang không ngừng được tẩm bổ yếu ớt.

Sương mù ghé trong qua giây lát, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng.

Tất cả khói lam biến mất không còn tăm tích, trong tầm mắt vô cùng rõ ràng.

Chỉ thấy rất nhiều dây leo ầm vang đến từ bốn phương tám hướng, cành cây lớn che trời rủ xuống, quấn quanh vào nhau ở giữa không trung, sau cành lá sum suê thấp thoáng một bóng dáng đẹp đẽ.

Trong cành lá chen chúc như phỉ thúy, khuôn mặt tinh xảo của Dược Dạ Thư như mộng như ảo, lông mi dài buông xuống, hai mắt nhắm chặt, sợi tóc màu trắng bạc như ánh trăng xõa tung sau đầu, lúc này hô hấp đều đặn, đang ngủ say.

Dây leo màu xanh biếc đậm nhạt không đồng nhất quấn chặt bộ vị quan trọng của nàng từng tầng, eo thon, chân thon dài, mắt cá chân tinh xảo được làm nổi bật bởi cành lá rậm rạp, càng lộ ra vẻ thánh khiết thuần mỹ, nhẹ nhàng kiều nhuyễn, cả tòa sơn cốc tinh túy như huyễn ảnh ngưng tụ mà ra.

Bùi Lăng lập tức tiến lên, cung kính hành lễ nói: "Đệ tử Bùi Lăng, đến đây bái kiến sư tôn!"

Nghe vậy, Dược Dạ Thư không có chút phản ứng nào, vẫn còn trong ngủ say.

Thấy tình huống này, Bùi Lăng nói tiếp: "Bẩm báo sư tôn, đệ tử đã luyện chế thành công giải độc đan của U Tịch Trấn Mệnh Đan, lần này đến đây là vì giải đáp đề kiểm tra Đan Tổ"

Tiếng nói vừa ra, khắp nơi yên ắng, Dược Dạ Thư vẫn không có bất kỳ lời đáp lại gì.

Trên khuôn mặt như vẽ của nàng rất điềm tĩnh, tóc dài như ánh trăng, như dòng suối trong veo thấy đáy, theo hô hấp kéo dài chầm chậm phập phồng.

Bùi Lăng không thấy bất ngờ, cuối cùng nói: "Đệ tử biết sư tôn đang ngủ say nhưng đây là cơ hội cuối cùng để đệ tử tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên' trong nửa giáp tới."

"Nếu không thể hoàn thành đề kiểm tra Đan Tổ, tâm nguyện lúc trước của sư tôn cũng chỉ có thể chờ đến lần đại điển luận đan tiếp theo"

"Bởi vậy, đệ tử chỉ có thể cả gan cưỡng ép đánh thức sư tôn!"

"Có chỗ mạo phạm, mong rằng sư tôn thứ tội!"

Giọng của hắn truyền ra khu rừng xa xa, hô hấp của Dược Dạ Thư đều đặn, hàng lông mi như quạt lông, như cánh bướm nghi lại, yên tĩnh tốt đẹp lại hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng mới tiếp tục đi về phía trước.

Chương 1531: Bốn vị tổ sư

Hắn giẫm lên từng sợi dây leo, nhanh chóng tới gần Dược Dạ Thư, sau đó bắt lấy một sợi dây leo trong số đó, cưỡng ép đẩy nó ra.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã kéo toàn bộ dây leo trên cánh tay trái của Dược Dạ Thư xuống, nhưng đang muốn ra tay với dây leo trên cánh tay phải của nàng, dây leo vừa bị đẩy ra lắc lư giữa không trung một phen lại quấn lên cánh tay trái Dược Dạ Thư.

Bùi Lăng nhướn mày, nhanh chóng đẩy dây leo trên cánh tay phải của Dược Dạ Thư ra, sau đó ra tay với dây leo ở ngực nàng, nhưng cũng giống vừa rồi, cánh tay phải Dược Dạ Thư vừa trống ra, đã bị dây leo quấn lên.

Hắn thử một lát, Dược Dạ Thư vẫn duy trì trạng thái bị dây leo cuốn lấy.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức cảm thấy hơi rắc rối, mặc dù những dây leo này không có ý công kích hắn nhưng vô cùng khó giải quyết.

Mặc kệ tốc độ ra tay của hắn nhanh chóng như thế nào, những dây leo này cũng có thể kịp thời cuốn lấy Dược Dạ Thư một lần nữa, bỏ ra sức lực cả nửa ngày lại uổng phí sức lực, căn bản không thể kéo Dược Dạ Thư ra từ bên trong.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của Bùi Lăng, chỉ cần kéo sư tôn ra khỏi những dây leo này, tiếp theo cũng không cần làm cái gì hết.

Sư tôn sẽ chậm rãi thức tỉnh!

Đây là cách ổn thỏa nhất.

Lúc đại điển luận đan, sư tôn cũng tỉnh lại như vậy.

Nhưng bây giờ...

"Trực tiếp công kích những dây leo này, hoặc là trực tiếp công kích sư tôn, chắc cũng có thể đánh thức sư tôn"

"Nhưng như thế quá bất kính với sư tôn!"

"Chắc chắn sẽ chọc giận sư tôn"

"Phải đổi cách tốt hơn..."

"Lần trước hệ thống lấy sư tôn ra từ trong dây leo, đã dùng một bộ nữ thi thay thế, bây giờ trên người ta không có nữ thi...

Nghĩ tới đây, ánh mắt Bùi Lăng đột nhiên sáng lên, trên người hắn không có nữ thi nhưng hóa thân của hắn có thể!

Chỉ có điều, không biết ý chí đọa tiên có chịu phối hợp hay không?

"Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, tách hóa thân ra trước lại nói!"

Thế là, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, quanh người lập tức hiện ra vô số đường vân màu đỏ sậm. Sau khi những đường vân này xuất hiện, bị hắn thôi động lại nhanh chóng hội tụ ra sau lưng.

Chẳng mấy chốc, sau lưng hắn xuất hiện một đoàn bóng tối dày đặc.

Ngay sau đó, trong bóng tối hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Lễ Lan, sau khi bóng tối hoàn toàn tản đi, một thân thể trắng nõn trong sáng đã hoàn toàn hiện ra.

Cùng lúc đó, khí tức của Bùi Lăng giảm xuống một mảng lớn.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Lễ Lan nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích, vẫn duy trì trạng thái ngủ say như trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ gọi: "Mạc tiên hữu?"

Mạc Lễ Lan không có chút phản ứng nào.

Bùi Lăng lập tức yên lòng, chắc chắn ý chí đọa tiên còn ở trong mộng cảnh Vĩnh Dạ hoang mạc, đối phương chưa trở lại trong cơ thể hóa thân của mình, vậy lại vừa hay!

Hắn lập tức nâng hóa thân lên, cũng giống vừa rồi, giẫm lên dây leo trèo đến trước người Dược Dạ Thư, chợt buông hóa thân xuống, lao tới bên cạnh đối phương.

Sau đó học theo thao tác lần trước của hệ thống, mỗi lần đẩy ra một sợi dây leo, lập tức dùng hóa thân của mình thay thế.

Lần này, Bùi Lăng tiến hành rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã lấy Dược Dạ Thư ra từ trong dây leo, hóa thân của hắn thì bị dây leo trói buộc.

Sau khi ôm Dược Dạ Thư ra, hắn lập tức lấy ra một bộ pháp bào đã sớm chuẩn bị tốt, thay cho sư tôn.

Thấy tạm thời sư tôn vẫn chưa tỉnh lại, Bùi Lăng chuẩn bị thu hồi hóa thân vào trong cơ thể.

Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng dược lực hùng hậu tinh thuần đột nhiên rót vào trong hóa thân của hắn!

Khí tức của hóa thân lập tức tăng trưởng một mảng lớn!

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức thu hồi cánh tay đang chạm vào hóa thân.

Rất không tệ!

Hóa thân tăng tu vi, tu vi của bản thể cũng sẽ tăng lên theo.

Đã vậy, cần gì phải vội vã thu hồi hóa thân?

Thế là, Bùi Lăng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, bắt đầu tự mình tu luyện.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỗ sâu.

Chín cột đá yên tĩnh đứng sừng sững.

Quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung chậm rãi lay động theo thiên lôi đánh xuống.

"Soạt": "soạt"... Thỉnh thoảng xiềng xích do Thiên kiếp hình thành phát ra tiếng vang ầm ầm.

Bóng tối xung quanh như nước thủy triều, tiếng xột xoạt không ngừng vang lên bên tai.

Một loại áp lực vô hình tràn trề giáng xuống.

Bốn lão giả đạp không mà đứng, vây quan tài huyết sắc vào giữa.

Lão giả đứng ở phía đông áo trắng kim quan, vẻ mặt cổ xưa, một đôi mắt như vàng ròng, khí tức mờ mịt cao xa như vòm trời vô ngần; lão giả đứng ở phía tây áo gai giày đen, vẻ ngoài tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, quanh người như không có chút sinh cơ nào, một mảnh vắng lặng tiêu điều; lão giả đứng ở phía bắc thì mũ cao, đai lưng to rộng, gầy gò uy nghiêm, khí tức thuần túy quanh quẩn một vẻ xuất trần và tiêu dao như tiên nhân; lão giả đứng ở phía nam, cả người như tranh thuỷ mặc bị thấm ướt, nhìn lại không rõ đêm ngày nhưng khí tức mênh mông như trời sao, là "Minh Huyết" tổ sư Trọng Minh tông.

Khí tức của bốn tên lão giả khác nhau, khuôn mặt tang thương như bốn lão nhân gần đất xa trời.

Chương 1532: Sư tôn tỉnh (1)

Lúc này vẻ mặt bọn họ không có chút biến hóa nào, cũng không trao đổi bất kỳ điều gì với nhau, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú vào quan tài đọa tiên.

Lúc này, xiềng xích Thiên kiếp đột nhiên điên cuồng kiềm chế, xiềng xích quấn quanh chín cây cột phát ra tiếng động bén nhọn chói tai.

Phía trên bầu trời sấm sét vang dội, vô số lôi đình cuồng bạo rơi xuống, bóng tối bao trùm Vĩnh Dạ hoang mạc lập tức bị điện quang màu tím xanh xé rách, vô số bóng dáng quỷ quái giấu kín trong bóng tối hoảng sợ chạy trốn tứ phía, tiếng kêu thê lương nóng nảy vang tận mây xanh!

Toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc như tận thế giáng lâm!

"Tạch tạch tạch..."

Vào lúc này, nắp quan tài huyết sắc bắt đầu xê dịch, khe hở đã mở ra lập tức rộng hơn một chút xíu.

Thấy tình cảnh này, khí thế quanh người bốn lão giả lập tức trở nên vô cùng kinh khủng, dường như bốn con hung thú đỉnh cấp thời viễn cổ lập tức kéo xuống lớp ngụy trang da người, trong chớp mắt khí tức cuồng bạo càn quét toàn trường!

Một tên lão giả trong số đó thản nhiên mở miệng: "Ra tay!"

Oanh! !

Đúng vào lúc này, một đạo thiên lôi to lớn ngang nhiên đánh xuống!

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Trong sơn cốc.

Dây leo rậm rạp tung hoành lôi kéo, trong rừng tia sáng ảm đạm.

Chỉ có điều, loại ảm đạm này không thể ngăn cản thị lực của tu sĩ.

Trung tâm của vô số dây leo quấn quanh là một nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất yếu đuối.

Mạc Lễ Lan nhắm nghiền hai mắt, bị rất nhiều dây leo vờn quanh lơ lửng giữa không trung, tóc dài đen nhánh rối tung như thác nước, màu xanh biếc nồng đậm làm nổi bật vòng eo trắng nõn đến loá mắt của nàng, nhưng lại hiện ra ánh sáng long lanh ảm đạm, trong xinh đẹp mang theo chút quỷ quyệt khó hiểu.

Ở phía dưới nàng, Bùi Lăng ngồi xếp bằng dưới đất, đang tự mình tu luyện. Bên cạnh hắn, [Tru Ác Kỳ] chậm rãi phất phơ, kỳ linh ẩn vào mặt cờ không thấy.

Trên đồng cỏ mượt mà cách đó không xa là Dược Dạ Thư nằm ngang, hàng lông mi dài của nàng buông xuống, chầm chậm dập dờn như cánh bướm theo nhịp hô hấp, da thịt tuyết trắng hiện ra vầng sáng như trân châu, mặt mày tinh xảo như vẽ vẫn đang ngủ say, mái tóc dài màu trắng bạc xõa tung sau gáy như cắt đứt ánh trăng, trong u ám càng lộ rõ vẻ trong sáng.

Bùi Lăng tu luyện một lát, điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất.

Lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó lấy ra hai viên đan dược từ trong túi trữ vật, viên bên trái là U Tịch Trấn Mệnh Đan; viên bên phải thì là U Tịch Giải Độc Đan vừa luyện chế tốt.

Còn cần một đoạn thời gian nữa sư tôn Dược Dạ Thư mới thức tỉnh.

Trước đó, hắn có thể kiểm tra hiệu quả của U Tịch Giải Độc Đan một chút.

Đây là giải độc đan do hệ thống thu nhận sử dụng, dưới tình huống bình thường chắc chắn không thể xảy ra vấn đề. Nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn vẫn cần sớm kiểm tra một chút.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp nuốt U Tịch Trấn Mệnh Đan vào.

Đan dược vào miệng, một khí tức âm u, lạnh buốt, tĩnh mịch lập tức bộc phát ra trong cổ hắn.

Ngay sau đó, cảm giác rét lạnh lập tức truyền khắp cả người hắn.

Lúc như rơi vào hầm băng, có một luồng lực lượng kỳ dị nhanh chóng ăn mòn ngũ giác và cơ bắp của hắn, cứng đờ như con rối phải nghe sai khiến, lại khó có bất kỳ động tác gì.

Chỉ có điều, hiện tại tu vi của Bùi Lăng đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ, mặc dù hiệu quả của U Tịch Trấn Mệnh Đan bá đạo lại quỷ dị, nhưng đối với hắn mà nói, lúc này ngoại trừ cảm thấy thân thể rất khó chịu, thực lực tu vi cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn.

Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, có thể trực tiếp dùng tu vi Hóa Thần kỳ cưỡng ép kịch độc ra bên ngoài cơ thể bất kỳ lúc nào, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động lực lượng xơ cứng kia cũng hoàn toàn bị đánh tan.

Lại chờ giây lát, xác định độc đan đã hoàn toàn khuếch tán, Bùi Lăng lập tức án viên U Tịch Giải Độc Đan kia.

Giải độc đan vừa vào miệng lại trái ngược với độc đan, trong dược lực ẩn chứa một luồng khí tức hừng hực như một đám lửa hừng hực, vẫn thiêu đốt từ đầu lưỡi đến bụng. Dược tính của nó bá đạo, còn hơn cả độc đan. Chẳng mấy chốc đã bắt đầu nhanh chóng trung hoà dược lực của độc đan, cảm giác xơ cứng vốn đang không ngừng thử lan tràn, cũng như bị đoàn hỏa diễm này thiêu đốt hừng hực.

Cảm nhận được sự biến hóa này, Bùi Lăng lập tức âm thầm gật đầu.

Kim Tố Miên đúng là nữ đan sư thiên tài, thiên phú luyện đan của nàng có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một! Có thể nói đã gần với mình.

Nếu lần trước mình không tham gia đại điển luận đan kia, có lẽ đối phương cũng có cơ hội kế thừa truyền thừa Đan Tổ...

Nghĩ tới đây, quanh người hắn vận chuyển pháp lực, tăng tốc độ khuếch tán của dược lực giải độc đan.

Trong giây lát, kịch độc trong cơ thể Bùi Lăng đã bị giải trừ toàn bộ.

Lực lượng xơ cứng kia cũng lặng yên biến mất.

Hắn hoàn toàn yên lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn sư tôn Dược Dạ Thư một chút, thấy nàng còn đang ngủ say liền tiếp tục tu luyện.

Bởi vì không biết sư tôn tỉnh lại lúc nào, Bùi Lăng cũng không dám trực tiếp sử dụng hệ thống uỷ thác, tuy hiện tại [Tru Ác Kỳ 1 có thể cắt ngang hệ thống uỷ thác, nhưng sư tôn vừa tỉnh đã thấy [Tru Ác Kỳ] ra tay với mình lại bảo vệ mình thì làm sao bây giờ?

Chương 1533: Sư tôn tỉnh (2)

Đến lúc đó chỉ cần hệ thống tu luyện không bị cắt ngang kịp thời, hắn sẽ không thể giải thích tình huống với sư tôn, sau đó liên tục tu luyện tầm vài ngày, sư tôn tiếp tục ngủ say sẽ không ổn.

Ngay lúc này, không ngừng có chất dinh dưỡng hùng hậu rót vào trong cơ thể hóa thân, mái tóc dài của Mạc Lễ Lan không gió mà bay, phần phật tung bay, khí tức quanh người nàng liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh như là một thanh danh kiếm đang chậm rãi ra khỏi vỏ.

Phát hiện khí tức hóa thân biến hóa, trong lòng Bùi Lăng rất hài lòng, tiếp tục quán thâu theo tốc độ này chắc không lâu nữa sẽ đến mức cực hạn chịu đựng của hóa thân.

Lúc đó, hắn lại thu hồi hóa thân vào bản thể, thôn phệ tất cả lực lượng mà hóa thân hấp thu được, chắc chắn tu vi có thể tăng lên trên diện rộng...

Ngay lúc đang suy nghĩ như thế, chất dinh dưỡng rót vào trong cơ thể hóa thân đột nhiên nhanh chóng xói mòn!

Vừa nãy khí tức còn cực kỳ cường thịnh, thế như chẻ tre, cũng suy yếu trong nháy mắt.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, đây là xảy ra chuyện gì?

Không đợi hắn biết rõ ràng tình huống, dây leo quấn quanh Mạc Lễ Lan lại rót chất dinh dưỡng to lớn tỉnh thuần mênh mông vào trong cơ thể hóa thân.

Khí tức hóa thân lập tức tăng vọt.

Nhưng gần như trong nháy mắt, chất dinh dưỡng trong cơ thể hóa thân đột nhiên xói mòn, cũng không biết đi nơi nào...

Sau khi quá trình này lặp đi lặp lại mấy lần, Bùi Lăng lập tức nghi ngờ, hóa thân không hấp thu được chất dinh dưỡng trong dây leo?

Hắn lập tức không có tâm tư tu luyện, đứng lên, giẫm lên dây leo giăng khắp nơi bay đến bên cạnh hóa thân, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra trạng thái của nàng.

Ngay lúc này, Dược Dạ Thư nằm ở dưới bãi cỏ đột nhiên mở hai mắt ra.

Trong chớp mắt nàng tỉnh lại, toàn bộ mây trắng như vô cùng vô tận phía trên "Tiểu Tự Tại Thiên" lập tức tan thành mây khói.

Ánh sáng vàng ở chân trời như mặt trời mọc, ánh sáng dịu dàng bàng bạc vẩy xuống.

Trăm cỏ nảy mầm, vạn vật khôi phục, từng dòng suối, sông ngòi bắt đầu lưu động, trong tiếng nước róc rách, hồ nước nổi lên gợn sóng, Thủy tộc bơi lội, phi cầm bay lượn, tẩu thú lao vùn vụt...

Sinh cơ thật lớn, phồn vinh mạnh mẽ lan ra mỗi một tấc đất.

Thế giới nhỏ như lập tức sống lại.

Bùi Lăng lập tức phát hiện, quay đầu nhìn về Dược Dạ Thư, ngay sau đó hắn phi thân rơi xuống, cung kính hành lễ nói: "Đệ tử Bùi Lăng, bái kiến sư tôn!"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chín cột trụ đứng sừng sững, quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

Bóng tối xung quanh như nước thủy triều, tiếng xì xào bàn tán đã hóa thành ù ù gào thét, dường như vô số sinh linh đang nhanh chóng lại căm hận tru lên đan xen vào một chỗ, ăn mòn mỗi một sinh linh đặt chân nơi đây.

"Rầm rầm"...

Trong tiếng xiềng xích buộc chặt rợn người, một đầu người hư thối lớn như núi cao, treo cao giữa chín cột trụ, ở cổ chảy ra màu đen sền sệt không ngừng nhỏ xuống quan tài huyết sắc ở phía dưới.

Chỗ đến, quan tài huyết sắc lập tức nhiễm một màu đen loang lổ, lại tản ra đủ loại mùi hương ăn mòn, nấm mốc, hôi thối.

Cùng lúc đó, vô số sợi tơ mảnh khảnh như sợi tóc dọc theo lòng đất cuốn lấy cả bộ quan tài, kéo nó vào lòng đất.

Trong hư không hiện ra từng thanh ma trảo màu đen quỷ dị, hung hăng ôm lấy quan tài huyết sắc, phủ kín trên khe hở vừa mở ra.

Bên cạnh chín cột trụ, vài hồn ảnh lơ lửng che trời, màu sắc u ám, đầu chim thân người, sau lưng mọc lên hai cánh, trong đôi mắt huyết quang nồng đậm, khí tức mênh mông đáng sợ, bọn chúng duỗi ra bàn tay khổng lồ nắm lấy xiềng xích thiên kiếp phong ấn quan tài, đang phối hợp với sợi tơ hung hăng kéo quan tài huyết sắc vào lòng đất.

Tất cả lực lượng này cũng vì phong ấn quan tài về lòng đất một lần nữa.

Bốn vị tổ sư Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Trọng Minh tông vẫn tự mình chiếm cứ một phương, đạp không mà đứng.

Quanh thân bốn người đều có khí thế bàng bạc mãnh liệt như sóng to gió lớn, uy áp vô cùng kinh người đáng sợ chèn ép toàn bộ Vĩnh Dạ hoang mạc, ngoại trừ tiếng thì thầm Vĩnh Dạ vẫn thủy chung như một, thì không còn chút tiếng xột xoạt nào nữa.

Nhưng đúng lúc này, hồn ảnh lôi kéo xiềng xích đột nhiên nhúc nhích một trận, ngay sau đó sinh ra mười cái đầu lâu dư thừa, thân thể như người đột nhiên bành trướng nhiễu sóng!

Hồn ảnh nhiễu sóng lập tức dừng động tác, trái lại một trảo chộp vào trên xiềng xích thiên kiếp, như muốn kéo đứt xiềng xích để thả lỏng sự áp chế với quan tài huyết sắc.

Ngay lúc này, ma trảo che kín quan tài nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, cứ như sáp nóng nhanh chóng dung hợp thành một con quái vật toàn bộ đều do cánh tay tạo thành.

Sợi tơ quấn quanh quan tài đột nhiên mọc ra từng con ngươi, từng cái miệng trải rộng răng nhọn máu me...

Ngay sau đó, đầu người hư thối treo cao giữa không trung trực tiếp mọc chân, muốn chạy trốn đến nơi xa...

Thấy tất cả những điều này, bốn vị tổ sư không hề thấy bất ngờ.

Đây là một bộ phận ý chí đọa tiên đã thức tỉnh, không thể dễ dàng đối phó như vậy.

Bọn họ lần lượt tiếp tục ra tay.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc, trong nháy mắt vạn đạo âm lôi rơi xuống, lúc lôi đình gào thét vô số yêu quỷ thi khôi hiện ra giữa không trung, mãnh liệt như nước thủy triều.

Chương 1534: Công bằng công chính

Trong lúc im hơi lặng tiếng, phía trên bầu trời bay xuống từng đoàn bông tuyết màu đen thật lớn.

Nơi bông tuyết đi qua, [Minh Thiên Chi Vụ] bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc lập tức phát ra mùi đốt cháy khét, không ngừng tiêu hao trong tiếng "tư tư"

Trên mặt đất dưới bóng tối, cát sỏi, gò núi, thung lũng... Tất cả mọi thứ, bất kể hình dạng mặt đất vốn là cái gì đều không ngừng dập dờn như mặt nước.

Ngay sau đó, một tầng máu đen chậm rãi chảy ra... Thử thấm ướt toàn bộ hoang mạc.

Bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, trên thạch tháp ở một tòa cồn cát cao ngất, chuông đồng dưới mái hiên tháp phát ra tiếng kêu êm tai theo cơn gió mạnh gào thét thổi qua, từng tròng mắt màu đỏ ngòm trên chuông đồng tập trung vào bóng tối đang không ngừng ăn mòn tới cách đó không xa.

Bỗng nhiên, [Minh Thiên Chi Vụ] hơi dừng lại, dường như đột nhiên ngừng bước chân khuếch trương.

Lại sau một lúc lâu, thời gian dần trôi qua nó xuất hiện sự lăn lộn kịch liệt như nấu nước, trong chốc lát đã có xu thế sôi trào mãnh liệt.

Đột nhiên, [Minh Thiên Chi Vụ] đánh ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã nuốt hết một khoảng cách vốn còn cách thạch tháp một đoạn khá xa!

Thế đi của nó không giảm chút nào, còn đang không ngừng điên cuồng khuếch trương.

Vào lúc này, bốn bóng dáng nhanh nhẹn như điện, trong khoảnh khắc đã thoát ra Vĩnh Dạ hoang mạc, đạp không mà đứng ở nơi mà trong chốc lát [Minh Thiên Chi Vụ] không thể đến được, thân hình hiện ra là bốn vị tổ sư.

Sau khi bọn họ đứng vững, quay đầu, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc nhưng không tiếp tục ra tay.

"Kỳ quái!" Tổ sư Vô Thủy sơn trang trầm giọng mở miệng: "Tiên lực của huyễn cảnh tiểu tiên này còn bị Thiên kiếp phong ấn mới đúng, vì sao lực lượng còn có thể cuồn cuộn không dứt?"

Giọng tổ sư Luân Hồi tháp khàn khàn: "Có thể là đọa tiên đã thức tỉnh quá nhiều ý chí. Hơn nữa, vừa rồi đọa tiên cũng không dùng tiên lực, chắc là lực lượng chúng sinh bị hắn dùng mộng cảnh thôn phệt"

"Hiện tại tiến vào Đọa Tiên mộng cảnh sẽ quá nguy hiểm, nếu không vào bên trong nhìn qua là biết."

Thiên Sinh giáo trầm ngâm: "Xem ra không nỗ lực trả một cái giá nặng nề, không phong ấn được đọa tiên"

"Minh Huyết" tổ sư chậm rãi nói: "Chắc chắn phải phong ấn đọa tiên! Nếu không, chờ hắn thức tỉnh, tứ tông Thánh đạo ta nhất định đứng mũi chịu sào."

"Thế nhưng, chúng ta đều muốn phi thăng, đạo thể không thể có bất kỳ tì vết gì"

Tổ sư Luân Hồi tháp khẽ gật đầu: "Tứ tông Thánh đạo ta đều muốn giữ gìn hòa bình phương thế giới này, xác thực không xảy ra chuyện gì."

"Để ngụy đạo tới ra tay!"

"Minh Huyết" tổ sư nói: "Có thể tìm ngụy đạo ra tay. Bàn Nhai giới không chỉ là nơi tứ tông Thánh đạo ta sinh tồn, năm tông ngụy đạo cũng cần che chở phương thiên địa này. Xét đến cùng, đây là một trận trao đổi lợi ích."

"Tứ tông Thánh đạo ta gia cố phong ấn đọa tiên, có thể thêm ra một phần tiên duyên cố định"

"Nguy đạo tới hỗ trợ phải giao thủ với ý chí đọa tiên, đây cũng là một loại tiên duyên."

"Tiên duyên Đọa Tiên mộng cảnh về Thánh đạo ta, cứ tặng tiên duyên giao thủ với ý chí đọa tiên cho ngụy đạo."

"Như thế đôi bên đều có thể được lợi, chính là công bình công chính nhất"

Tổ sư Thiên Sinh giáo bình tĩnh nói: "Bản tọa đã sớm phân phó, để năm tông ngụy đạo định kỳ đưa thiên kiêu đến Thánh giáo làm lô đỉnh"

"Nguy đạo vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chính là vi phạm ý chí của bản tọa."

"Vi phạm ý chí của bản tọa là vi phạm thiên ý của phương thế giới này, sao không bị thiên khiển?"

"Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất. Năm tông ngụy đạo làm điều ngang ngược, cho hạng người khoác lông mang sừng, ẩm ướt sinh trứng ngồi ngang vai ngang vế với Nhân tộc ta, thật sự là đại nghịch bất đạo. Bây giờ biến cố Vĩnh Dạ hoang mạc chắc chắn là vì ngỗ nghịch thiên ý mà ra"

"Nguy đạo này có tội, phong ấn đọa tiên là cơ hội để hắn chuộc tội.

"Minh Huyết" tổ sư thản nhiên nói: "Chuộc tội là chuộc tội, dù sao cùng là đại tông ở phương thế giới này, tiên duyên nên cho ngụy đạo vẫn phải cho bọn họ."

Tổ sư Vô Thủy sơn trang gật đầu nói: "Bản tiên sẽ hạ tiên dụ cho ngụy đạo."

"Số trời Luân Hồi, tạo hóa tròn và khuyết." Tổ sư Luân Hồi tháp khàn giọng nói: "Chín tông chúng ta là người đứng đầu phương thế giới này, bây giờ đọa tiên khôi phục phải phong ấn nó, chín tông đều là việc nhân đức không nhường ai."

"Năm tông ngụy đạo giả nhân giả nghĩa, nhiều năm che chở sinh linh, khiến nơi nằm dưới sự quản lý của hắn sinh dưỡng rất nhiều, làm cả thiên địa không tiếp nhận nổi"

"Lần này đọa tiên khôi phục, chưa chắc không phải thiên địa phản phệ từ nơi tối tăm."

"Vì vậy, năm tông ngụy đạo nhất định phải toàn lực đối phó việc phong ấn!"

"Đây là bọn họ nợ Bàn Nhai giới, nợ sinh linh toàn bộ giới vực, nợ tứ tông chúng ta!"

Trải qua một phen bàn bạc, bốn vị tổ sư đều đồng ý, việc phong ấn đọa tiên nhất định phải do chín đại tông môn liên thủ.

Thế nhưng, bọn họ không có ý nỗ lực đánh đổi bất kỳ điều gì.

Thậm chí hiện tại đại chiến thảo ngụy cũng có thể tiếp tục tiến hành.

Dù sao, Luân Hồi tháp cần giữ gìn thiên hạ thái bình, Trọng Minh tông cần thu thập tài nguyên tu hành, Thiên Sinh giáo cần góp nhặt thiên kiêu lô đỉnh, Vô Thủy sơn trang cần trận chiến này rèn luyện tâm cảnh...

Chương 1535: Mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên" (1)

Cuối cùng, một vị tổ sư trong số đó nói: "Như vậy, chúng ta tự mình đến ngụy đạo một chuyến."

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Bầu trời xanh lam như kính hồ trong suốt, sáng long lanh không mây như lưu ly.

Từng tòa thung lũng, khe núi, bình nguyên, dốc núi... Vô số kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc tranh nhau nở rộ, nhiều đám chồi non lặng yên nhô ra đầu cành, nhẹ nhàng để lộ ra mầm lá xanh đậm.

Trong chốc lát sự phồn vinh mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ tiểu thiên địa.

Dược Dạ Thư xoay người ngồi dậy từ trên đồng cỏ, ánh sáng màu vàng kim nhạt chiếu qua khe hở giữa dây leo trùng điệp, vằng sáng còn sót lại chiếu rọi da thịt của nàng càng có vẻ sáng long lanh oánh nhuận.

Nàng vừa thức tỉnh, ánh mắt lập tức khóa chặt Mạc Lễ Lan bị dây leo trói buộc.

Bộ thân thể này lại có thể trộm lấy chất dinh dưỡng của nàng?

Chỉ có điều, sau khi hơi nghi ngờ, nàng nhanh chóng nhìn ra mánh khóe, đây là đạo thể cửu kiếp, một tôn vật chứa từng gánh chịu tiên ý!

Lúc này, Bùi Lăng nhanh chóng hạ xuống đất, cung kính hành lễ:

"Đệ tử Bùi Lăng, bái kiến sư tôn!"

Dược Dạ Thư lấy lại tinh thần, trước tiên ngạc nhiên nhìn pháp bào trên người, sau đó đứng lên, lúc vạt áo lượn vòng lộ ra mắt cá chân trắng noãn như dùng dương chỉ mỹ ngọc để tạo hình, óng ánh trơn bóng, trong chớp mắt áo bào chấm đất lại biến mất.

Nàng nhìn về phía Bùi Lăng, lập tức lộ ra một nụ cười khen ngợi:

"Không tệ, lại đã Hóa Thần trung kỳ!"

Sau đó, Dược Dạ Thư lại nhìn [Tru Ác Kỳ] bên cạnh, vội nói tiếp: "Có thể có được sự công nhận của 'Tru Ác) ngươi thật sự không làm vi sư thất vọng"

Nghe vậy, không đợi "Tru Ác" lên tiếng, Bùi Lăng vội vàng trả lời:

"Nói ra thật xấu hổ: "Tru Ác' tiền bối ghét ác như cừu, hạo nhiên chính khí, hành động của đệ tử còn thiếu sót rất nhiều"

"Chỉ là đệ tử cứu được một người, lúc này 'Tru Ác' tiền bối mới công nhận phẩm chất tâm tính của đệ tử, nguyện ý bảo vệ đệ tử ba năm."

Thấy Bùi Lăng nói đều là lời nói thật, khuôn mặt kỳ linh hiện lên ở mặt cờ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, nàng hiểu rất rõ bản tính của "Tru Ác", muốn thật sự trở thành chủ nhân phải thông qua điều kiện cực kỳ hà khắc.

Đồ nhi này của mình xuất thần ma đạo, có thể đi cùng [Tru Ác Kỳ] đã là quang minh lỗi lạc, đáng quý.

Ngay sau đó, nàng nhìn nữ tử bị dây leo trói buộc, hỏi: "Người kia là ai?"

Bùi Lăng vội vàng giải thích: "Bẩm sư tôn, đây là hóa thân của đệ tử.

"Đệ tử đã suy tính ra giải dược U Tịch Trấn Mệnh Đan, muốn thông qua đề kiểm tra Đan Tổ.

"Chỉ là sư tôn còn đang ngủ say, đệ tử không biết phải làm thế nào để đánh thức sư tôn, chỉ đành nghĩ cách kéo sư tôn ra khỏi dây leo, dùng hóa thân của mình thay thế"

"Vốn không nên làm phiền sư tôn."

"Nhưng hiện tại đã sử dụng hết ba viên Hư Thiên giới chủng,"

"Đây là lần cuối cùng đệ tử tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên; vì vậy chỉ có thể cả gan mạo phạm sư tôn, kính xin sư tôn thứ tội!"

Vừa nghe nói Bùi Lăng đã giải ra để kiểm tra do chủ nhân từng quyết định, ánh mắt Dược Dạ Thư lập tức sáng lên, để việc hóa thân của đối phương sang một bên.

Nàng nói: "Tốt! Ngươi lại nói mạch suy nghĩ giải đề U Tịch Trấn Mệnh Đan cho ta nghe."

Mạch suy nghĩ giải để? !

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, mạch suy nghĩ giải đề của hắn là: Tìm người giúp đỡ giải đề, sau đó dùng hệ thống thu nhận sử dụng, dùng hệ thống luyện đan... Tuyệt đối không thể nói điều này cho sư tôn!

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng nói: "Sư tôn, ta trực tiếp luyện chế ra giải độc đan, có phải hay không, ngươi xem là biết:

Dược Dạ Thư nghe vậy lại lắc đầu, nói: "Trong đề kiểm tra trước đó, ngươi có thể luyện chế ra Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm, cũng đã chứng minh thiên phú luyện đan của ngươi không có vấn đề."

"Trong đề kiểm tra thứ tư này, đề kiểm tra thật sự lại là mạch suy nghĩ luyện đan của ngươi, chứ không phải kết quả."

"Hiện tại không cần luyện đan, chỉ cần nói với ta quá trình"

Điều này...

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, thấy Dược Dạ Thư nhìn chằm chằm vào mình, hắn đành phải kiên trì rập khuôn quá trình giải đề trước đó của Kim Tố Miên: "Đầu tiên đệ tử lặp đi lặp lại luyện chế U Tịch Trấn Mệnh Đan, sau khi hoàn toàn quen thuộc loại độc đan này, lại lấy phấn độc đan tự mình sử dụng một chút, tự mình cảm nhận độc tính, để suy đoán đại khái phương hướng giải độc.

"Sau đó xem hết các điển tịch, thỉnh giáo rất nhiều tiền bối đan đạo, lần lượt kiểm tra ra mấy loại nguyên liệu chính... Trứng kiến Xích Nguyên, Chân Minh Thủy Tinh, Vạn Huyết Thạch Cái này."

"Lấy mấy loại vật liệu này làm cơ sở, suy tính ra hơn một ngàn loại phối trộn được liệu."

Một hơi nói đến phối trộn dược liệu, Bùi Lăng vội vàng nói ra hơn một ngàn loại phối trộn dược liệu ghi lại trong ngọc giản mà Kim Tố Miên giao cho hắn...

Cuối cùng nói: "Đến một bước này, đệ tử ngu dốt, chỉ có thể thử luyện từng lò một, mới có thể xác định cách phối trộn dược liệu cuối cùng..."

Dược Dạ Thư nghiêm túc nghe, cho đến khi Bùi Lăng nói xong, lúc này nàng mới khẽ gật đầu.

Chương 1536: Mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên" (2)

Mặc dù đồ nhi không nói kỹ càng về mạch suy nghĩ giải đề cụ thể, nhưng điểm quan trọng nhất là lấy thân thử độc lại không bỏ sót.

Điểm chính của đề kiểm tra thứ tư là luyện chế đan dược giải độc, nhưng nếu luyện đan sư không tự mình cảm nhận dược tính cụ thể của độc đan, tình hình lúc phát tác... Làm sao hoàn toàn nắm giữ tất cả tình huống của một viên độc đan xa lạ?

Như thế nói gì đến chuyện giải độc có tính nhắm vào?

Nghĩ tới đây, Dược Dạ Thư nói: "Mạch suy nghĩ chính xác, đan phương giải độc đan cũng không có vấn đề gì."

"Ngươi đã thông qua được đề kiểm tra thứ tư này."

Nghe vậy, cuối cùng Bùi Lăng đã thầm thở phào, cũng may trước đó Kim Tố Miên giải đẻ, hắn vẫn chú ý quá trình và tiến độ của đối phương, nếu không lần này coi như xong!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói: "Đa tạ sư tôn!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, sau đó nói: "Đưa tay trái ra."

Bùi Lăng lập tức đưa tay trái ra.

Dược Dạ Thư lấy ngón tay thay bút, ngón tay tinh tế trắng nõn mềm mại cách không vẽ ra một đạo phù văn phức tạp như rất nhiều dây leo quấn quanh trong lòng bàn tay Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, giữa lòng bàn tay và "Tiểu Tự Tại Thiên" có thêm một loại liên hệ vô hình.

Dược Dạ Thư nói: "Đây là mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên, có nó, sau khi tu vi của ngươi đạt tới Phản Hư kỳ, có thể hoành độ hư không tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên: Trước lúc Phản Hư, lấy mốc ranh giới bố trí Truyền Tống Trận, hoặc là phù lục truyền tống cũng có thể tiến đến"

"Thế nhưng, bây giờ ngươi chỉ có được quyền tự do ra vào 'Tiểu Tự Tại Thiên, chứ không phải quyền có được "Tiểu Tự Tại Thiên"

"Cho nên mỗi lần tiến đến, chỉ có thể ở lại ba ngày."

"Nếu sau ba ngày còn chưa rời đi, sẽ rơi vào ngủ say, cho đến khi khoá đại điển luận đan tiếp theo bắt đầu."

Nói đến đây, Dược Dạ Thư cách không đánh một trảo, trong tay lại xuất hiện một cái ngọc giản và một quyển sách cổ.

"Leng keng! Kiểm tra ra công pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra luyện đan thuật xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức biết, ngọc giản và sách cổ trên tay sư tôn cùng quyền ra vào "Tiểu Tự Tại Thiên" là phần thưởng của đề kiểm tra thứ tư.

Quả nhiên, ngay sau đó hắn đã nghe Dược Dạ Thư nói tiếp:

"Ngươi hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa lần này của chủ nhân, ngoại trừ quyền tự do ra vào 'Tiểu Tự Tại Thiên; có thể được một môn công pháp cấp cao của chủ nhân, cùng một môn luyện đan thuật đặc hữu."

"Trong chiếc ngọc giản này là công pháp, nó tên [Hằng Hỏa Chân Quyết], chính là công pháp Tiên giai, không thua truyền thừa chân chính của chín môn phái lớn."

"Năm đó chủ nhân từng cân nhắc đến hậu nhân là xuất thân tán tu, vì vậy cố ý để lại bộ công pháp kia, đề phòng hậu nhân vì không có công pháp tốt nhất mà tu vi thụt lời, không thể kế thừa truyền thừa tiếp theo của chủ nhân"

"Mặc dù ngươi không phải tán tu nhưng công pháp Ma môn, ngoại trừ thương thiên hại lí thì tu luyện càng lâu càng ảnh hưởng tâm trí."

"Chủ nhân để lại bộ công pháp này, cũng thích hợp cho ngươi dùng vào lúc này."

"Về phần môn luyện đan thuật này, ngươi lại cầm đi lĩnh hội thật tốt."

"Đề kiểm tra truyền thừa tiếp theo của chủ nhân, có liên quan với luyện đan thuật này."

Nói đến đây, Dược Dạ Thư giao ngọc giản và sách cổ cho Bùi Lãng.

Bùi Lăng lập tức hai tay tiếp nhận, cung kính nói: "Đa tạ sư tôn."

Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán một lượt, nhiều năm tu luyện ma công huyết tỉnh cần đồ thành diệt tộc, rút hồn luyện phách, đúng là rất có ảnh hưởng với tâm trí, nhưng hiện tại phần lớn việc tu luyện của hắn đều thông qua hệ thống tiến hành.

Bởi vậy, cho tới bây giờ cũng không có cảm giác trở ngại gì.

Công pháp Tiên giai của Đan Tổ có tác dụng với hắn, nhưng cũng không phải nhất định phải tu luyện.

Về phần luyện đan thuật, cũng giống với công pháp, hắn dùng hệ thống luyện đan, thuật luyện đan này có cao minh hơn cũng không quá quan trọng với hắn.

Lần này thông qua kiểm tra, thu hoạch lớn nhất lại là mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên" đang khắc vào lòng bàn tay hắn!

Sau đó, hắn chỉ cần bố trí tốt một Truyền Tống Trận cố định đến "Tiểu Tự Tại Thiên", hoặc vẽ đủ số lượng phù lục truyền tống là có thể liên tục tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" tu luyện!

Tuy nói một lần chỉ có thể ở lại ba ngày nhưng không sao, Bùi Lăng có thể lần lượt tiến đến, lần lượt ra ngoài, mỗi lần chỉ tu luyện ba ngày, sau đó đi ra ngoài một chút lại đi vào...

Đúng là hơi rắc rối một chút nhưng thắng ở phương diện đủ an toàn!

Lúc này, Dược Dạ Thư lại lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Bùi Lăng nói: "Đây là đề kiểm tra truyền thừa tiếp theo của chủ nhân, vượt qua đề thi này, ngươi có thể đạt được ba đan phương cấp cao do chủ nhân khai sáng, cùng rất nhiều tâm đắc và kinh nghiệm luyện đan."

"Ngoài ra, còn có quyền chấp chưởng một phần 'Tiểu Tự Tại Thiên"

"Sau này lại tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên, sẽ không bị việc vi sư ngủ say ảnh hưởng."

Nghe vậy, Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, lập tức xem xét nội dung trong đó, sau đó nhanh chóng khẽ giật mình.

Chương 1537: Cái gì gọi là Phản Hư?

Để kiểm tra truyền thừa lần này là muốn hắn khai sáng ra mười đan phương có thể dùng ở chính đồ, đồng thời lưu truyền rộng rãi toàn bộ thiên hạ.

Đây cũng là một đề kiểm tra đan đạo không thể dùng hệ thống hoàn thành!

Đương nhiên, nếu chỉ là khai sáng đan phương, đối với Kim Tố Miên... Ừ, với hắn mà nói, độ khó sẽ không quá lớn.

U Tịch Giải Độc Đan là một đan phương khai sáng ra.

Chỉ có điều, khắp thiên hạ có mấy người thật sự có thể dùng đến đan phương U Tịch Giải Độc Đan này?

Muốn làm được bốn chữ "lưu truyền rộng rãi" này, có thể trực tiếp loại trừ tất cả đan được cấp cao trước tiên, trong số đan dược cấp thấp, ví dụ như Bồi Nguyên Đan khôi phục linh lực, Khí Huyết Đan bổ sung khí huyết, Hồi Xuân Đan khôi phục thương thế... Đây đều là đan phương lưu truyền rất rộng.

Cách trực tiếp nhất là dựa vào những đan dược Bồi Nguyên Đan, Khí Huyết Đan, Hồi Xuân Đan này, khai sáng ra đan phương luyện chế càng đơn giản, chi phí thấp hơn, dược hiệu lại mạnh hơn.

Nói một cách khác, là cải tiến những đan phương đã lưu truyền rất rộng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định lại đi tìm Kim Tố Miên, xem Kim Tố Miên có thể làm được hay không...

Thế là, hắn cung kính nói: "Đệ tử nhất định cẩn thận nghiên cứu, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của sư tôn!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay, rất nhiều dây leo quấn lấy Mạc Lễ Lan lập tức như Mạn Đà La màu xanh biếc nở rộ, toàn bộ buông ra.

Mất đi dây leo quấn quanh che lấp, hai mắt Mạc Lễ Lan vẫn nhắm chặt, tóc dài phần phật bay múa nhưng vẫn bị lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung.

Dược Dạ Thư nói: "Ngươi và ta sở tu đại đạo khác biệt, tiếp tục hấp thu lực lượng thổ mộc chưa chắc đã là chuyện tốt với hóa thân của ngươi."

Bùi Lăng vội nói: "Vâng."

Hắn lập tức ra tay triệu hồi hóa thân, Mạc Lễ Lan chậm rãi hạ xuống trước mặt hắn, tự duỗi một tay ra chạm vào tay của hắn, sau khi hai tay giao nhau, nàng lập tức hóa thành một đoàn bóng tối nhào vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Đường vân phức tạp màu đỏ sậm lóe lên rồi biến mất, bản thể đã dung hợp vào hóa thân, khí tức lập tức tăng vọt một đoạn.

Lúc này, Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, đã dặn dò xong nhiệm vụ của chủ nhân.

Tâm niệm hơi chuyển động, nàng hỏi: "Ngươi có vấn đề gì trên việc tu luyện không?"

Bùi Lăng lập tức gật đầu, sau đó nói: "Một vị trưởng bối trong tông môn của đệ tử từng nói, cơ duyên Phản Hư của đệ tử ở U Tố mộ.

"Không biết sư tôn có thể nói một chút Phản Hư phải làm thế nào?"

"Còn có, rốt cuộc trong U Tố mộ có tình hình thế nào?"

Nghe vậy, trong mắt Dược Dạ Thư lộ ra vẻ ngạc nhiên, chợt nhìn về phía đỉnh đầu Bùi Lăng, con ngươi nàng như phỉ thúy lập tức nổi lên ánh sáng trong veo mịt mờ, không lâu sau nhẹ nhàng cau hàng lông mày kẻ đen.

Trong giây lát nàng khôi phục lại bình tĩnh, khẽ gật đầu: "Cái gọi là Phản Hư, cũng là ý về không linh, lưu ly sinh tử, là bắt đầu ngộ pháp ngộ đạo."

"Sau khi tu vi đạt tới Hóa Thần đỉnh phong có thể từ sinh ngộ tử, cũng có thể từ tử ngộ sinh, coi đây là dẫn để đi vào Phản Hư."

"Phản Hư chia làm hai loại tiểu đạo Phản Hư và đại đạo Phản Hư"

"Tiểu đạo Phản Hư là chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo dùng để Phản Hư, sau đó thông qua công pháp Phản Hư cao thâm, xen vào thời khắc sinh tử để bước vào tầng cảnh giới này."

"Bây giờ trong chín môn phái lớn, phần lớn Phản Hư đều là tiểu đạo Phản Hư."

"Còn đại đạo Phản Hư là thông qua sinh và tử chân chính để phá vỡ Thiên môn, xông vào cảnh giới Phản Hư"

"Tu sĩ thật sự đại đạo Phản Hư đã ít lại càng ít."

"Dù sao, tiểu đạo Phản Hư hay đại đạo Phản Hư đều là con đường trường sinh"

"Nếu ngươi chỉ muốn tiểu đạo Phản Hư, ở chỗ vi sư có toàn bộ vật liệu Phản Hư mà ngươi cần, ngươi có thể trực tiếp Phản Hư trong "Tiểu Tự Tại Thiên:

"Nhưng nếu ngươi muốn đại đạo Phản Hư, tốt nhất là đi U Tố mộ!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu, tiểu đạo Phản Hư cũng tốt, đại đạo Phản Hư cũng được, bây giờ hắn còn chưa đến Hóa Thần đỉnh phong, hiện tại điều muốn làm chỉ là hiểu rõ, vẫn chưa tới lúc đưa ra lựa chọn thật sự.

Dược Dạ Thư lại nói tiếp: "Về phần U Tố mộ, thực lực hiện tại của ngươi đã có thể đi vào đó"

"Nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ một điểm"

"Tiến vào U Tố mộ, nhất định phải che giấu tất cả sinh cơ trên người."

"Trong U Tố mộ từng có ba vị cấm kỵ."

"Hiện tại 'Chứ đã rời đi, lại không thể nói tôn hiệu hai vị cấm kỵ còn lại cho ngươi nghe."

"Nếu không ngươi biết bọn chúng, bọn chúng cũng biết ngươi."

"Phía dưới ba vị cấm kỵ này, thứ cần chú ý nhất là gốc quỷ Tang kia...

Một lát sau, Dược Dạ Thư nói đại khái tình huống U Tố mộ mà nàng biết được một lần.

Chỉ là nàng cũng không đến U Tố mộ được mấy lần, vì vậy nàng chỉ biết được một vài tình huống.

Sau khi nói xong tất cả, trong mắt Dược Dạ Thư lấp lánh ánh nước, nhanh chóng bay ra một hạt châu óng ánh sáng long lanh.

Bùi Lăng lập tức nhận ra đây là Thiên Thương Lệ!

Dược Dạ Thư nói: "Giọt nước mắt này của vi sư có thể cứu ngươi một mạng vào thời khắc mấu chốt."

Chương 1538: [Hằng Hỏa Chân Quyết] (1)

"Nếu ngươi lựa chọn đại đạo Phản Hư, thành công thì không cần dùng giọt nước mắt này. Nhưng nếu thất bại, giọt nước mắt này có thể bảo vệ mạng của ngươi, để ngươi từ đại đạo Phản Hư chuyển thành tiểu đạo Phản Hư..."

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, vừa tiếp nhận Thiên Thương Lệ vừa cung kính nói: "Đa tạ sư tôn. Sư tôn ưu ái đệ tử như thế, đệ tử nhất định cẩn thận tu luyện, tuyệt đối không để sư tôn thất vọng"

Hàng mi dài như quạt lông của Dược Dạ Thư chớp chớp, nói:

"Không có chuyện gì khác, lần này đến đây thôi."

"Ta muốn tiếp tục ngủ say."

"Nếu ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần tới đây, sau khi vận chuyển công pháp chủ nhân lưu lại, có thể trực tiếp đánh thức ta."

Bùi Lăng nói: "Vâng!"

Ngay sau đó, váy dài của Dược Dạ Thư phất lên một cái, Bùi Lăng và [Tru Ác Kỳ] lập tức thân bất do kỷ đồng thời bị chuyển ra "Tiểu Tự Tại Thiên".

Đưa mắt nhìn bóng dáng đệ tử biến mất, Dược Dạ Thư không lập tức trở về trong dây leo ngủ say, mà hơi nhíu mày.

Vị trưởng bối tông môn kia của đối phương nói không sai.

Cơ duyên Phản Hư của đồ nhi này đúng là ở U Tố mộ, thậm chí sinh cơ cũng ở U Tố mộ!

Việc này liên quan đến tạo hóa tiếp theo của Bùi Lăng, nàng cũng không thể nói quá nhiều, sẽ nhầm lẫn tiền đồ của đối phương.

Chỉ hy vọng đồ nhi này có thể thuận lợi vượt qua lần tử kiếp này...

Bên bờ Tể Thủy.

Trận pháp che giấu động tĩnh, không gian hơi chấn động một chút, sau khi chấn động như gợn sóng đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, đó lại là Bùi Lăng.

Vừa trở về Bàn Nhai giới, hắn lập tức dùng thần niệm quét xung quanh một lượt, không phát hiện điều khác thường, lúc này mới yên lòng.

Lúc này, kỳ linh hừ lạnh một tiếng, nói: "Dược Tiên Nữ lại tin tưởng ngươi như vậy, ngay cả Thiên Thương LỆ cũng chịu cho ngươi!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lần này sư tôn sớm tỉnh lại, hình như trạng thái không quá tốt, chỉ cho hắn một giọt Thiên Thương Lệ...

Nghĩ tới đây, hắn lập tức trả lời: "Sư tôn đang tìm người thừa kế cho Đan Tổ, sau nhiều khoá đại điển luận đan như vậy, ta là người duy nhất có khả năng kế thừa truyền thừa Đan Tổ, tất nhiên sư tôn không hy vọng ta tuỳ tiện vẫn lạc."

Bóng dáng "Tru Ác" chậm rãi hiện ra từ mặt cờ huyết sắc, sợi tóc đuôi ngựa bay theo gió, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy nghiêm túc, nàng nhìn Bùi Lăng nghiêm túc nói: "Dược Tiên Nữ là tiên được vạn năm hóa hình, trời sinh tính thiện lương, truyền thừa Đan Tổ cũng là cực điểm của bốn chữ Thành y tế thế"

"Nếu sau này ngươi đạt được truyền thừa Đan Tổ, hy vọng có thể dùng cho chính đồ, đừng lấy ra làm ác, đừng làm sư tôn ngươi thất vọng!"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu trong lòng, mình cũng không làm việc ác nào, nhiều nhất là lưỡng tình tương duyệt với Văn Nhân Linh Sắt một lần, nhưng không biết [Tru Ác Kỳ] này trúng gió gì, vẫn não bổ hắn thành ma đầu tội ác tày trời?

Thế nhưng, hiện tại tạm không nói hắn có đi U Tố mộ hay không, trong vòng ba năm này vẫn còn cần đối phương bảo vê...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức trả lời như dỗ tiểu hài: "Tru Ác' tiền bối yên tâm, nếu ta rắp tâm không tốt, sao lúc trước lại đạt được sự công nhận của sư tôn? Chờ sau khi cầm được truyền thừa Đan Tổ, nhất định sẽ cứu tế thiên hạ, lưu truyền rộng rãi đủ loại đan phương ưu tú cứu mạng chữa bệnh chữa thương, tuyệt đối không phụ sự mong đợi của sư tôn."

Nghe như vậy, lúc này kỳ linh mới hài lòng gật đầu nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy! Xem ra, mặc dù ngươi không phải người tốt lành gì, cũng không phải không có lòng ăn nãn."

"Chờ sau khi Độ Ách uyên xây xong một lần nữa, ngươi chỉ cần bị giam vào khu chữ 'Địa"

Bùi Lăng không quan tâm lời này của kỳ linh, lập tức lấy ra ngọc giản ghi chép [Hằng Hỏa Chân Quyết], bắt đầu xem xét.

[Hằng Hỏa] là công pháp hỏa đạo, gồm cả tác dụng luyện đan và giết địch.

Ngoại trừ chân quyết có thể tăng cường năng lực khống chế hỏa, cùng thuật pháp uy năng Hỏa hệ, tu luyện tới trình độ nhất định còn có thể lĩnh ngộ ba môn thần thông hỏa đạo.

Theo thứ tự là [Diễm Diễm Cửu Biến], [Phần Tâm Ngục] và [Niết Bàn].

Nguyên liệu cần thiết khi tu luyện là rất nhiều linh hỏa tương ứng với tu vi bản thân, ngoại trừ cái đó ra, nếu có tinh huyết yêu thú Hỏa hệ, hiệu quả tu luyện càng tốt hơn...

Ố phương diện linh hỏa này, Địa Hỏa cốc trong "Tiểu Tự Tại Thiên" có đủ.

Về phần tinh huyết yêu thú Hỏa hệ, bây giờ Bùi Lăng đã là Thánh Tử Trọng Minh tông, tất nhiên trên người không thiếu loại vật liệu này.

Sau khi xem xong toàn bộ công pháp, hắn khẽ gật đầu.

Cái [Hằng Hỏa Chân Quyết] này mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn, ba môn thần thông trong đó cũng có tác dụng, nếu nắm giữ nó, thực lực của mình nhất định có thể càng tăng thêm một bước.

Chỉ có điều, công pháp chính đạo coi trọng công chính bình thản, tốc độ tu luyện kém xa ma công, muốn tu luyện ra ba môn thần thông Hỏa hệ trong công pháp, cần thời gian dài dằng dặc.

"Mấy ngày nay cũng không có việc gì, trước tiên có thể tu luyện thử một chút"

"Thế nhưng, từ khi ta nhập tông vẫn chủ tu đao đạo. Công pháp Hỏa hệ này chỉ có thể dùng để phụ trợ."

Chương 1539: [Hằng Hỏa Chân Quyết] (2)

"Nếu muốn hoàn toàn chuyển tu hỏa đạo, tất cả phải làm lại từ đầu, cái giá này quá lớn..."

Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra quyển sách cổ kia, bắt đầu lật xem.

Quyển sách cổ này ghi lại một loại luyện đan thuật độc môn của Đan Tổ, nó tên [Duy Cốc luyện đan quyết], căn cứ ghi chép ở khúc dạo đầu sách cổ, đây là tâm đắc luyện đan do Đan Tổ lưu lại sửa sang ở một nơi tên là "Duy Cốc" vào năm đó.

Bùi Lăng nhanh chóng xem hết cả quyền sách cổ, chỉ là bên trong có rất nhiều giải thích quá trúc trắc khó hiểu với hắn. Sau khi hắn xem cũng không khác gì không xem, căn bản không biết môn luyện đan thuật này nói cái gì.

Đương nhiên, hắn có hệ thống, đây cũng không phải là việc lớn với hắn.

Vừa rồi sư tôn từng nói, để kiểm tra lần này có liên quan đến môn luyện đan thuật này, giải để cần khai sáng đan phương, hoặc là cải tiến đã đan phương phổ biến đã rèn luyện ngàn lần.

Thân là Thánh Tử, tự làm mọi chuyện chỉ lãng phí thời gian.

Giao chuyện này cho Kim Tố Miên là được, đến lúc đó cũng giao bộ luyện đan thuật này cho đối phương...

"Cũng có thể dùng hệ thống uỷ thác [Duy Cốc luyện đan quyết] này thử một chút, nếu hiệu quả thật sự càng tốt hơn luyện đan thuật phổ thông, sau này có thể dùng môn thuật luyện đan này luyện đan."

"Nếu không khác nhau lắm, không cần quá rắc rối...

Sau khi sắp xếp xong thu hoạch lần này, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía mốc ranh giới trong lòng bàn tay trái.

Đây là một chìa khóa ra vào "Tiểu Tự Tại Thiên", hiện tại chuyện quan trọng nhất của hắn là thông qua mốc ranh giới này, bố trí một tòa Truyền Tống Trận đến thẳng "Tiểu Tự Tại Thiên", hoặc là chế tác một chút phù chú truyền tống có thể truyền tống vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Chỉ có điều, vị trí hiện tại của hắn là chiến trường đại chiến chính ma, tất nhiên tạm thời không cân nhắc đến Truyền Tống Trận.

Bởi vậy, Bùi Lăng dự định chế tác một nhóm phù lục truyền tống trước.

Phù lục truyền tống là phù lục cấp cao trong chế phù thuật, khóa chế phù ngoại môn căn bản không truyền thụ. Cũng may Bùi Lăng đoạt được ghi chép tỉ mỉ trong truyền thừa Thánh Tử Trọng Minh tông.

Nhưng phương pháp chế luyện phù lục của Ma môn đều lột da người sống chịu đủ sự tra tấn, làm lá bùa vẽ phù lục... Mặc dù loại nguyên liệu này không nhất định cần hắn tự ra tay, nhưng hắn vẫn không sử dụng cách chế phù này.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi: "Tru Ác' tiền bối, không biết phải làm thế nào chế tác phù lục truyền tống chính đạo?"

Kỳ linh nhìn Bùi Lăng, biết đối phương muốn chế tác Truyền Tống phù "Tiểu Tự Tại Thiên", lập tức tùy ý trả lời: "Trước tiên mua lá bùa cấp cao chế tác từ cỏ cây vô trí ở phường thị chính đạo Từ Châu, sau đó lấy mốc ranh giới trên tay ngươi làm nòng cốt để vẽ phù văn truyền tống là được"

"Ta có thể dạy miễn phí phù văn truyền tống cho ngươi, nhưng sau này ngươi không được làm nhục chủ nhân ta nữa!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, mình làm nhục Văn Nhân Linh Sắt lúc nào hả?

Kia rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt!

Hắn lập tức trả lời: "Tiền bối yên tâm, từ trước đến nay Bùi Lăng ta không làm việc thẹn với lương tâm!"

Kỳ linh hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Vẽ phù văn truyền tống, đầu tiên..."

"Leng keng! Kiểm tra ra có người truyền thụ chế phù thuật xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Trong chớp mắt đã trôi qua mấy ngày.

Bởi vì mấy ngày nay gió êm sóng lặng, khoảng đất trũng trên bờ sông càng xuất hiện nhiều chổi non.

Thoạt đầu chỉ nảy mầm thăm dò, nay đã mọc ra một đoạn.

Mầm lá tươi non xen lẫn mùi khét và máu tanh ngây thơ đong đưa trong gió, như hài đồng không rành thế sự mở ra đôi mắt tò mò với thế giới xa lạ trước mắt.

Trong đại trận trên đê, Bùi Lăng vừa trở về từ bên ngoài.

Lúc này Bùi Lăng ăn mặc như tán tu, nhìn về ngoài xấu xí, khí tức hỗn tạp.

Sau khi tiến vào đại trận, hắn nhanh chóng kiểm tra xung quanh một chút, xác nhận trong lúc mình rời đi không có người phát hiện tòa trận pháp này, chưa từng động tay động chân gì ở quanh đây, lúc này mới tâm niệm vừa động, cả người hơi dập dờn như trăng trong nước hoa trong gương, trong giây lát khôi phục bộ mặt thật sự.

Chuyến này ra ngoài, hắn thông qua [Thực Nhật bí lục] ngụy trang thành tán tu, mua được rất nhiều lá bùa cấp cao trống không từ trong tay chính đạo.

Bởi vì hiện tại đại chiến chính ma đang nóng bỏng, chính đạo cũng rất cần lá bùa cấp cao này, căn bản không định bán cho người ngoài.

Nhưng Bùi Lăng cũng không lấy linh thạch mua, mà lấy ra rất nhiều đan dược chữa thương, đan dược khôi phục cực phẩm tiến hành trao đổi.

Vì vậy, sau khi trải qua một nhà dược hành ở phường thị có liên lạc với năm tông chính đạo giới thiệu, không lãng phí chút thời gian nào đã thoải mái mua được lá bùa mà mình cần.

Lá bùa tới tay, mốc ranh giới và phù văn truyền tống cũng có, còn lại là chính thức vẽ phù lục.

Thế nhưng, vì đề phòng chuyện chẳng may phải chuẩn bị kỹ càng tất cả, sau khi liên tục kiểm tra không sai, Bùi Lăng lại nói với kỳ linh: "Tiếp theo, ta bắt đầu chế tác phù lục"

"Nếu ta đột nhiên chạy ra đại trận này, lập tức công kích ta"

Chương 1540: Chế tác Truyền Tống phù

Vừa nói xong, hắn vội vàng bổ sung: "Ra tay nhẹ một chút, đừng đánh ta bị trọng thương!"

Từng có kinh nghiệm một lần, lần này kỳ linh cũng lười hỏi nguyên nhân, lập tức nói: "Không thành vấn đề. Lần này ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn đối xử với tù phạm khu chữ 'Địa"

Tiêu chuẩn tù phạm khu chữ "Địa"?

Bùi Lăng nghe vậy nhướn mày nhưng hiện tại cũng không phải lúc so đo với đối phương, lúc này hắn nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [chế phù thuật.

Truyền Tống phù]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [chế phù thuật. Truyền Tống phù] cần lá bùa cấp cao, mốc ranh giới, linh thạch..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lá bùa cấp cao, mốc ranh giới, linh thạch..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu chế phù cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, lấy ra lá bùa và linh thạch cấp cao.

Lá bùa cấp cao của chính đạo đều dùng cỏ cây đặc thù không có linh trí chế tác thành. Nó hiện ra màu xanh nhạt sáng long lanh, còn có một mùi cỏ cây trong trẻo rõ ràng quanh quẩn trên đó.

cẩn thận nhìn lại, trên lá bùa màu xanh nhạt có vô số đường vân như băng nứt ra, từ trong những đường vân này chầm chậm tràn ra linh cơ dạt dào, trong xinh đẹp lộ ra linh tú.

Hệ thống lấy pháp lực nâng lá bùa cấp cao này lên, để nó lơ lửng trước mặt, ngay sau đó lấy linh thạch làm bút, bắt đầu vẽ phù văn.

Chỉ vẽ một nét, một góc linh thạch thượng phẩm đã tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể Bùi Lăng cũng nhanh chóng tiêu hao một đoạn.

Thời gian từ từ trôi qua, trên mặt đất đã tản ra rất nhiều tro tàn linh thạch, lúc pháp lực của hắn cũng tiêu hao rất nhiều, bốn góc lá bùa giữa không trung đều hiện đầy phù văn phức tạp, chỉ có ở giữa còn trống rỗng.

Đến lúc này, hệ thống tiện tay ném một chút linh thạch thượng phẩm còn lại tới bên cạnh, sau đó nâng tay trái Bùi Lăng lên, ấn vào trung tâm trống không của phù lục.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy một luồng pháp lực thông qua mốc ranh giới trong lòng bàn tay, rót vào phù lục.

Pháp lực nhanh chóng thuận theo rất nhiều đường vân trên phù lục đi khắp, trong nháy mắt đã trở lại trong cơ thể hắn, cảm giác nóng rực truyền đến, mốc ranh giới đã bị thôi động!

Tay phải của hắn thì thật nhanh kết động từng pháp quyết phức tạp...

Theo hệ thống điều khiển, pháp lực trong cơ thể Bùi Lăng bắt đầu tiêu hao trên phạm vi lớn.

Lòng bàn tay trái thì càng ngày càng nóng.

Sau nửa canh giờ, một tấm phù văn màu trắng tinh lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không nhìn ra nền màu xanh nhạt ban đầu của nó, rất nhiều phù văn phức tạp cũng biến mất không thấy gì nữa, trông chỉ là một tờ giấy trắng hơi đặc thù. Trên đó không ngừng tản ra lực lượng không gian cường đại, mơ hồ truyền ra một chút khí tức "Tiểu Tự Tại Thiên".

Đã hoàn thành chế tác Truyền Tống phù đến "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tiếp tục vẽ tấm Truyền Tống phù thứ hai...

Lại qua nửa canh giờ, lúc hắn vẽ ra tấm Truyền Tống phù thứ hai, pháp lực đã hoàn toàn hao hết. Việc chế tác phù lục truyền tống đến "Tiểu Tự Tại Thiên" này, tiêu hao pháp lực rất khổng lồ.

Đây là dưới tình huống Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần, nếu là tu sĩ Hóa Thần kỳ phổ thông, chắc chắn còn không thể chế tác cả một tấm Truyền Tống phù kiểu này.

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức lấy ra một nắm đan dược khôi phục pháp lực, trực tiếp nuốt vào.

Như thế qua ba ngày, Bùi Lăng làm ra hơn bốn mươi tấm Truyền Tống phù, cuối cùng tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên:

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức thở ra một hơi, hắn sử dụng một viên đan dược trước, sau khi khôi phục một chút trạng thái, liền thu hồi [Tru Ác Kỳ], sau đó lấy ra Truyền Tống phù mới vẽ xong, trực tiếp thôi động.

Truyền Tống phù lập tức hóa thành chùm sáng màu trắng chói mắt, bao phủ toàn bộ thân thể hắn, chợt như một đạo sao băng vút qua, trốn vào trong hư không.

Cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo, chẳng mấy chốc trong tầm mắt mây trắng như biển, ánh sáng màu vàng nhạt óng ánh ôn nhu vẩy xuống chân trời.

Bùi Lăng đã tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt hắn vui mừng, cực kỳ tốt!

Vào thời khác mấu chốt, hắn lại thêm một tấm át chủ bài chạy trối chết.

"Mỗi lần tiến vào chỉ có thể ở lại ba ngày..."

"Phải nắm chắc thời gian tu luyện...

Cửu Nghi sơn.

Phía trên đám mây.

Gió mạnh phần phật, cảm giác rét căm căm tản ra.

Một lão giả áo gai giày đen, vẻ ngoài tiều tụy trống rỗng đứng đó, chính là tổ sư Luân Hồi tháp.

Ở nơi xa đối diện hắn ta, một lão giả áo bào xanh trúc quan, khí tức thanh linh, cầm trong tay phất trần bạch ngọc, vẻ mặt bình thản, chính là một trong những tổ sư Cửu Nghi sơn.

Chương 1541: Tiên dụ (1)

Lão giả áo bào xanh nhìn tổ sư Luân Hồi tháp, tiếng nói bình thản: "Đọa tiên sắp thức tỉnh, đương nhiên chính đạo ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

"Thế nhưng, tứ tông ma đạo các ngươi nhất định phải lập tức rời khỏi địa giới Cửu Nghi sơn"

"Không chỉ như thế, lần này trong cảnh nội Cửu Nghi sơn có rất nhiều sinh linh vô tội chết thảm, người may mắn cũng trôi dạt khắp nơi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày."

"Vô số tu sĩ chiến tử."

"Có thể nói sinh linh đồ thán!"

"Tứ tông Ma đạo nhất định phải bồi thường, lại giao ra kẻ cầm đầu trận chiến này, để năm tông chúng ta xử lý."

Tổ sư Luân Hồi tháp tiếng nói khàn khàn: "Một khi đọa tiên thức tỉnh, chắc chắn mang đến một trận hạo kiếp cho phương thế giới này, tiếp tục phong ấn nó là trách nhiệm chung của hai đạo thánh ngụy."

"Nguy đạo lại nhân cơ hội yêu cầu ngưng chiến, đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quá được voi đòi tiên"

Tổ sư Cửu Nghi sơn từ tốn nói: "Không dừng chiến cũng được, nếu ta đã xuất quan, vậy giải quyết trận đại chiến này trước, lại đi Vĩnh Dạ hoang mạc cũng không muộn."

Tổ sư Luân Hồi tháp khẽ lắc đầu, nói: "Ngụy đạo là ngụy đạo, xưa nay miệng đầy nhân thiện, vào lúc mấu chốt lại vì tư lợi, hoàn toàn không để ý thương sinh thiên hạ!"

"Ra vẻ đạo mạo như thế, cố làm ra vẻ, thật làm người ta khinh thường"

"Đường đường tổ sư một đời, thế mà ý đồ tự mình kết thúc, ra tay với những đám tiểu bối kia."

Tổ sư Cửu Nghi sơn ngắn gọn nói: "Không sai"

Nghe vậy, tổ sư Luân Hồi tháp lập tức im lặng, một lát sau mới nói: "Mọi người đã không muốn nhượng bộ, vậy để bọn tiểu bối giao đấu một trận"

"Thánh đạo ta đưa ra một đệ tử, năm tông ngụy đạo ngươi cũng giống như thế"

"Bốn đối năm, ai thắng nghe người đó"

"Thánh đạo ta còn nhường các ngươi một đệ tử!"

Tổ sư Cửu Nghi sơn không hề chậm trễ chút nào nói: "Các đệ tử thực lực mạnh hơn cũng chỉ là đệ tử."

"Không có tư cách đại diện một tông môn!"

"Muốn so thì để Tông Chủ các tông chúng ta tự lên trận!"

Tổ sư Luân Hồi tháp nói: "Như thế cần thời gian quá dài, hiện tại đọa tiên có thể thức tỉnh bất kỳ lúc nào"

"Đã vậy." Tổ sư Cửu Nghi sơn bình tĩnh nói: "Vậy nhanh chóng Vô Thủy sơn trang, bọn họ ngưng chiến, chúng ta lập tức chi viện Vĩnh Dạ hoang mạc."

Tổ sư Cửu Nghi sơn hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh chóng kịp phản ứng, trong tứ đại Ma môn, Vô Thủy sơn trang tùy tâm sở dục nhất, làm việc chưa từng coi trọng lợi ích và logic.

Trong loại tình huống này, là dễ nói chuyện nhất...

Cùng lúc đó, tổ sư Luân Hồi tháp cũng nhận được truyền âm:

"Ngũ Ôn' lão đệ, tiên hạ đẳng Yến Tê thành đã bị bản tiên thu làm thủ hạ, nhận tiên dụ của bản tiên, lập tức mang theo ngụy đạo khác đi chi viện Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Hiện tại năm tông ngụy đạo đều là địa bàn của Vô Thủy sơn trang ta.

"Đại chiến thảo ngụy đã không cần tiếp tục, để đệ tử Luân Hồi tháp của ngươi đều lui về đi."

Thu làm thủ hạ?

Tổ sư Luân Hồi tháp nhướn mày, lập tức truyền âm hỏi: "Ngươi thu Yến Tê thành làm thủ hạ như thế nào?"

Tổ sư Vô Thủy sơn trang trả lời: "Tổ sư Yến Tê thành xưng "Tiên Đế! với bản tiên, nói Tiên Đế tất nhiên sẽ bảo vệ chúng sinh, bản tiên khoan dung độ lượng, đương nhiên sẽ không so đo với tiên hạ đẳng ở loại huyễn cảnh này."

"Tốt!"

"Đừng lãng phí thời gian nữa, đây là tiên dụ, ngươi chỉ cần làm theo lời bản tiên nói là được."

"Bản tiên còn phải thông báo với hai tiên hạ đẳng Trọng Minh tông và Thiên Sinh giáo kia."

Mấy ngày sau.

Bở sông.

Cỏ lau xung quanh đã dài đến độ cao ngang gối.

Gió thổi qua, mặt lá nằm thấp, có vẻ sóng xanh lăn tăn.

Trong đại trận, Bùi Lăng cau mày cầm một tấm Truyền Tống phù.

Không giống với trong tưởng tượng của hắn, mỗi lần tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên", chỉ có thể tu luyện ba ngày.

Nhưng sau ba ngày trở lại Bàn Nhai giới... Mốc ranh giới trong lòng bàn tay hắn sẽ thay đổi!

Hiện tại, tất cả Truyền Tống phù luyện chế ra vào ba ngày trước đã mất đi hiệu lực!

"Nhìn như thế, phương vị "Tiểu Tự Tại Thiên' trong hư không cũng không phải cố định..."

"Sau mỗi lần ta tiến vào, vị trí "Tiểu Tự Tại Thiên' sẽ xảy ra sự thay đổi. Đây cũng là thủ đoạn phòng hộ của bản thân "Tiểu Tự Tại Thiên' trong lúc sư tôn ngủ say."

"Trước kia Hư Thiên giới chủng không bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ Truyền Tống phù lại chỉ có thể luyện một tấm dùng một tấm..."

"Có hơi rắc rối, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy..."

Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng nói với [Tru Ác Kỳ] bên cạnh: "Tru Ác' tiền bối, hiện tại ta muốn tiếp tục luyện chế Truyền Tống phù, lần này chỉ cần chế xong một tấm bùa chú, xin tiền bối lập tức công kích ta."

"Thế nhưng, ra tay không nên quá nặng."

Kỳ linh sớm thành thói quen, lập tức mặt không thay đổi trả lời:

"Ta đã biết.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức yên lòng, sau đó nói ở trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [chế phù thuật.

Truyền Tống phù]"

Chương 1542: Tiên dụ (2)

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Sau nửa canh giờ, một tấm phù lục màu trắng lơ lửng giữa không trung, Bùi Lăng lại chế thành một tấm Truyền Tống phủ.

Hắn bị hệ thống điều khiển, tiếp tục vẽ tấm Truyền Tống phù thứ hai.

Ngay lúc này, kỳ linh ra tay, một chưởng đánh Bùi Lăng ngã trên mặt đất, tốt hơn lần trước một chút, lần này hắn không rơi vào lòng đất.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lập tức bò dậy từ dưới đất ăn một viên đan dược chữa thương, sau đó vận chuyển công pháp chữa thương.

Lần này hắn bị thương không nặng, chẳng mấy chốc đã khôi phục bảy tám phần, chợt thu hồi [Tru Ác Kỳ 1, sau đó cầm lấy Truyền Tống phù vừa vẽ ra, lập tức thôi động.

Cảnh vật trước mắt lắc lư như sóng nước, chẳng mấy chốc Bùi Lăng lại truyền tống vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Biển mây trắng liên miên như núi đắp lên, kim quang mơ hồ nơi chân trời.

Hắn đạp mây trắng, chưa bắt đầu tu luyện một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt lập tức cuốn tới.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nhận ra mình vừa rời khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên", lại lần nữa tiến vào, thời gian sẽ không tính lại!

Nếu hiện tại không lập tức rời đi, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say giống sư tôn!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức thôi động mốc ranh giới trong lòng bàn tay trái.

Lập tức, cảnh vật xung quanh lại lay động như mặt nước.

Sau giây lát, hắn lại trở về Bàn Nhai giới.

Cơn gió xen lẫn mùi khét và vắng lặng bình tĩnh thổi qua, lau sậy nhao nhao cúi đầu, lúc phiến lá xoay chuyển, lộ ra nhiều đám bùn đất còn dính màu than.

Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua, sau khi xác nhận xung quanh không có vấn đề gì, lập tức nhìn vào lòng bàn tay trái, hắn cảm giác được mốc ranh giới trong lòng bàn tay lại xảy ra biến hóa!

Lần này, Bùi Lăng không thấy bất ngờ nữa.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó lấy ra [Tru Ác Kỳ] và lá bùa, chuẩn bị vẽ tấm Truyền Tống phù tiếp theo...

Ba ngày sau đó.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Trên mây trắng liên miên đột nhiên có một tòa mây núi sôi trào như quay cuồng.

Không lâu sau, đám mây nhúc nhích một trận đột nhiên chia ra, hiện ra một bóng dáng, đó là Bùi Lăng.

Hắn vừa tiến đến, đã chuẩn bị sẽ thôi động mốc ranh giới trong lòng bàn tay trái bất cứ lúc nào, nhưng chờ giây lát cũng không có bất kỳ cảm giác buồn ngủ nào truyền đến.

Thấy tình huống như vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, tu luyện ở "Tiểu Tự Tại Thiên" ba ngày, sau khi rời đi ngoại trừ mốc ranh giới sẽ thay đổi, còn có khoảng cách thời gian ba ngày. Lại tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" trong khoảng thời gian này, hắn sẽ lập tức bị giấc ngủ say của sư tôn ảnh hưởng.

"Xem ra nếu sau này muốn đi làm nhiệm vụ gì, phải để lại thời gian ba ngày, không tiến vào 'Tiểu Tự Tại Thiên"

"Như vậy một khi xảy ra chuyện không may, ta mới có thể yên tâm trốn vào bên trong"

"Hiện tại, có thể bắt đầu tu luyện..."

"Lần trước tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết], nhưng khoảng cách ngộ ra thần thông còn cần thời gian rất lâu."

"Ngược lại hiện tại tu vi của ta đã vào Hóa Thần trung kỳ đỉnh phong, đột phá Hóa Thần hậu kỳ, còn nhanh hơn tu ra thần thông [Hằng Hỏa Chân Quyết]"

"Hiện tại, coi trọng đột phá!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, tu luyện [Huyết Đao chân giải] trước.

Thế là, hắn gọi ra kỳ linh, dặn đò: "Tru Ác' tiền bối, nếu sau khi tu vi của ta đột phá Hóa Thần hậu kỳ, không hiểu sao đứng lên, lập tức công kích ta, ra tay nhẹ một chút."

Dù sao hiện tại mỗi lần hắn đột phá cảnh giới, hệ thống đều sẽ đưa tặng miễn phí đạo lữ cho hắn.

Lúc ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", đối tượng đạo lữ chỉ có mỗi Dược Dạ Thư phù hợp điều kiện, hơn nữa hệ thống đã đưa tặng, vốn không cần lo lắng cái gì.

Chỉ có điều, hiện tại hắn cũng dẫn [Tru Ác Kỳ] vào.

Hệ thống sẽ không bỏ qua cả thi thể, chẳng may đưa tặng kỳ linh cho hắn thì làm sao bây giờ?

Lúc này, mặt kỳ linh không chút thay đổi nói: "Được."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Huyết Đao chân giải]...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Cửu Nghi sơn.

Chiến trường Hựu Châu.

Trên một gò núi, vốn cỏ cây rậm rạp đã sớm không còn sót lại chút gì, khắp nơi đất khô cằn, mùi máu tanh xen lẫn tiếng đấu pháp truyền ra xa xa.

Mấy đệ tử chính đạo mặc áo lam, khí tức trong trẻo thuần túy đang lấy ra pháp bảo của mình, tay kết pháp quyết vây công một tu sĩ Thiên Sinh giáo áo bào trắng kim quan, vẻ ngoài hắn ta tuấn lãng, dáng người cao lớn, là chân truyền Thiên Sinh giáo Hoắc Phi.

Chương 1543: Dừng đại chiến

Hoắc Phỉ vẫy tay một cái, huyết quang đây trời, từng dấu tay máu, dấu chân máu không ngừng hiện ra, từ trong hư không bò về phía đệ tử chính đạo.

"Ma môn tặc tử, thật can đảm!" Nhìn ra những dấu tay máu, dấu chân máu còn rất nhỏ, rõ ràng là anh hài mới có, tu sĩ chính đạo càng nổi giận, Thương Phù Phong cầm đầu ném quạt xếp trong tay ra, trong nháy mắt lớn như ngọn núi mang theo ý tru ma, đè xuống đầu Hoắc Phỉ.

Hoắc Phỉ phát giác khí thế này, không dám đón đỡ, vội vàng tránh ra.

Trong giây lát, đấu không bao lâu, hắn ta dần rơi vào thế yếu, thấy thế thất bại đã xuất hiện cũng không do dự nữa, bảo thạch trên mi tâm thiêu đốt, tốc độ tăng vọt lập tức trốn chạy.

"Chó săn ngụy đạo không nghe thiên ý, tất có tai ương! Bản tọa đi trước một bước, chờ sau này lại huyết tế trên dưới Hựu Châu, lấy huynh đệ thân quyến của các ngươi làm huyết thực!"

Thân hình hóa thành một đạo huyết quang đi xa, tiếng nói oán độc vẫn còn vang vọng thật lâu ở trên đồi núi.

Thấy cảnh này, đệ tử chính đạo không tiếp tục đuổi giết, cho dù là Thương Phù Phong, về mặt biến ảo một lát, cuối cùng cũng chỉ thu hồi quạt xếp, trầm giọng nói: "Đi, đi xem thôn trang quanh đây một chút, còn có sinh linh may mắn sống sót hay không"

Nhiệm vụ của bọn họ không phải giết địch, mà cứu viện sinh linh phàm tục nơi đây.

"Thương sư huynh, gần đây càng ngày càng ít ma tu đến công thành, xem ra ma đạo làm điều ngang ngược đã không thể lâu dài." Thấy thế, một nữ tu nhẹ giọng mở miệng, uyển chuyển an ủi.

Nghe vậy, một tên nam tu khác nói: "Nghe nói mấy ngày nay Vô Thủy sơn trang không ngừng rút lui, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Nữ tu kia nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, không có Vô Thủy sơn trang công kích phía trước, Ma môn chống đỡ không được bao lâu"

Một tu sĩ nhỏ tuổi nhất nhìn cảnh bừa bộn xung quanh, than nhẹ một tiếng, nói: "Vậy cực kỳ tốt, trận đại chiến này nhanh chóng kết thúc, chúng sinh cũng không cần chịu nhiều khổ sở nữa"

Lúc nói chuyện, bọn họ đã thi triển độn pháp, bắt đầu tuần tra từng tấc...

Cửu Nghi sơn.

Tập Châu.

Ninh Vô Dạ áo bào trắng trúc quan đạp không mà đứng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Thiên địa ba ngàn dặm, kiếm ý tung hoành như mấy cái lưới lít nha lít nhít.

Tất cả trong tầm mắt đều là bột mịn.

lộ) xung quanh, hình dạng ban đầu của mặt đất, cô cây, căn phòng, dòng sông, dãy núi... Tất cả đã không còn sót lại chút gì.

Chỉ có kiếm ý hùng hậu và ma uy hoành hành ngang ngược tràn ngập toàn bộ thiên địa.

Nhưng hiện tại ma uy vốn đang chống lại kiếm ý sắc bén vô song, đang không ngừng bị thôn phệ, ăn mòn, trảm diệt...

Trong chiến trường, một tu sĩ ma đạo mặc áo bào xám, khí tức quanh người tà ác quỷ quyệt ngang nhiên mà đứng, bên hông hắn ta treo một cái Lưu Ly Tháp, là biểu tượng thân phận trưởng lão Luân Hồi tháp.

Đôi bên đứng đằng xa giằng co.

Trong giây lát, từ trán tới hàm dưới trưởng lão Luân Hồi tháp lập tức xuất hiện một đạo vết máu.

Vết máu không ngừng kéo dài mở rộng, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng vắt ngang sọ, thuận cái cổ đi xuống lồng ngực.

Theo tiếng chém xương cốt huyết nhục làm người ta ghê răng, vết máu càng ngày càng thô, máu tươi cuồn cuộn bắn tung toé...

Cuối cùng, toàn bộ đạo thể của hắn ta chia ra hai bên ngã xuống, nội tạng vẫy đây đất, xác thành hai nửa!

Cùng lúc đó, trong hồn phách đạo thể nhanh chóng tán đi, ngay cả cơ hội chạy trốn đoạt xác cũng không có.

Giữa không trung, Ninh Vô Dạ bình tĩnh vẫy tay, một điểm tia sáng lạnh như điện bay tới trước mặt hắn ta, phi kiếm bản mệnh thanh quang trong vắt, trở về trong vỏ.

Sửa sang lại áo bào, Kiếm tử nhìn xung quanh khe khẽ thở dài.

Sau khi trở về từ Vĩnh Dạ hoang mạc, hắn ta nhanh chóng đột phá cửu kiếp Hóa Thần ở bí địa Hàn Ảm Kiếm tông, sau khi ngộ kiếm nửa năm, gần đây vừa xuất quan, vốn muốn tìm Ma môn cùng thế hệ thử kiếm nhưng lại gặp tên trưởng lão Luân Hồi tháp này giữa chừng, sau một trận đại chiến lại lấy tính mệnh đối phương, khai nhận cho phi kiếm bản mệnh sau khi mình đi vào Hóa Thần kỳ.

Chỉ có điều, lúc này hắn ta không thấy vui sướng vì chiến thắng Hóa Thần thế hệ trước, bạch cốt nơi hoang dã, ngàn dặm không gà gáy... Đối mặt với tình cảm thê thảm như thế, thật sự làm bất kỳ tu sĩ chính đạo nào thấy được, đều thương xót khó tả.

Ngay lúc Ninh Vô Dạ dự định rời khỏi nơi đây, đi nơi khác tìm kiếm tung tích ma tu, một đạo kiếm quang gào thét mà tới từ bên ngoài bầu trời, trong khoảnh khắc đã cách hắn ta không xa, kiếm quang tản đi lộ ra một tu sĩ mặc áo bào đỏ, tóc xõa chân trần, quanh người hắn ta có kiếm ý lạnh thấu xương, vác một thanh trường kiếm đen nhánh, lúc nhìn quanh trong mắt như có lưỡi dao ra khỏi vỏ, hồn phách khiếp người.

Ninh Vô Dạ lập tức tiến lên hành lễ: "Đệ tử bái kiến Đỗ lão tổ."

Người đến là Đỗ Phất Tinh, một trong những lão tổ Hàn Ảm Kiếm tông, lúc trước năm tông chính đạo được mời đến Trọng Minh tông tham gia đại điển chính vị Thánh Tử, hắn ta là lão tổ Hàn Ẩm Kiếm tông đến sau đó để xem lễ.

Lúc này nhìn Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, chợt nói: "Đại chiến sắp kết thúc, 'Trừng Nhung' tổ sư xuất quan, bây giờ ngươi lập tức theo ta tiến về bái kiến tổ sư"

Chương 1544: Làm phiền giấc mộng (1)

"Tổ sư muốn biết tất cả những việc đã xảy ra ở Vĩnh Dạ hoang mạc trong nửa năm trước."

Đại chiến sắp kết thúc?

Tổ sư xuất quan?

Ninh Vô Dạ khẽ giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời: "Vâng!"

Đỗ Phất Tinh nói: "Đi theo ta."

Còn chưa nói hết câu, kiếm quang lại lên, đã điện xạ về phía chân trời lúc đến.

Ninh Vô Dạ gật đầu, lập tức thi triển kiếm độn theo sát nhưng trong lòng rất tiếc nuối.

Lần này hắn ta xuất quan, vốn định khiêu chiến Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần, hy vọng sau khi gặp tổ sư còn kịp...

Cửu Nghi sơn.

Bên bờ Tể Thủy.

Dòng nước chảy xiết đột nhiên khẽ động, trên bở sông xuất hiện ba bóng dáng khí tức công chính bình thản, thanh linh thuần túy.

Người cầm đầu tóc dài rối tung, mặc áo bào tay rộng màu lam sãm đính vàng, mặt mày tuấn tú, dáng về như mây khí chất như ánh trăng, trong tay cầm một thanh mộc như ý điêu khắc vân hạc linh chỉ, phần đuôi treo cung thao nhiều màu lưu ly châu hình hoa, quanh người tản ra ánh sáng trong trẻo oánh nhuận, khí cơ tinh khiết như hòa làm một thể với đất trời xung quanh, chính là Đạo Tử Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự.

Bên trái hắn ta, một người mặc đồ hoàng tử Lưu Lam hoàng triều, đầu đội mũ miện bằng vàng ròng, khí tức yếu nhất trong ba người, là Lưu Lam thái tử Chung Quỳ Việt Cức.

Về phần tu sĩ bên phải, hoa phục váy dao, váy dài châu đeo, mày ngài mềm mại, cần cổ thon dài xinh đẹp, trong xinh đẹp lộ ra vẻ ung dung hoa quý như quỳnh hoa nở rộ, trăng sáng giữa trời, lúc nhìn quanh có thể nói là nghỉ thái vạn phương.

Lại là Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa, nàng vừa trở về từ Thanh Yếu sơn, khí tức cũng tương tự đã trải qua cửu kiếp Hóa Thần.

Ba người triển khai thần niệm nhanh chóng quét một vòng xung quanh, như ý trong tay Phó Huyền Tự không ngừng vẩy xuống tia sáng trong trẻo, hắn ta trầm giọng nói: "Chắc là chỗ này:

"Ninh sư đệ chưa đến."

Chung Quy Việt Cức nghe vậy, lập tức nói: "Giữa đường Ninh huynh gặp chút rắc rối, chắc cũng có thể nhanh chóng đuổi tới."

Lần hành động này, trong số người thừa kế năm tông chính đạo, chỉ có tu vi Thiếu thành chủ Yến Tê thành chưa Hóa Thần, không có tham gia. Bốn tông còn lại đều có mặt.

Chỉ là trên đường Ninh Vô Dạ chạy tới gặp phải trưởng lão Ma môn chặn đường, lại bị trì hoãn, lấy tốc độ bay của kiếm tu mà đến nay vẫn chưa đến.

Lúc này, Yến Minh Họa nhìn chằm chằm bờ bên kia Tể Thủy, truyền âm nói: "Ma tử Trọng Minh tông này đang ở ngay trước mặt chúng ta, nghênh ngang bày trận ở chỗ này, tất nhiên là muốn ra tay với nguồn nước! Hành động lần này quá không đặt chính đạo chúng ta vào trong mắt."

Phó Huyền Tự bình tĩnh nói: "Vạn kiếp Hóa Thần thật sự có tư cách này."

"Đợi chút nữa đừng chủ quan."

"Đây là chiến tranh, không phải luận bàn đấu pháp công bằng"

"Sau khi chờ Ninh sư đệ đến, bốn người chúng ta cùng tiến lên, không thể cho ma đầu kia bất kỳ cơ hội thở dốc nào!"

Chung Quỳ Việt Cức và Yến Minh Họa đều khẽ gật đầu: "Hiểu rõ.

Tia sáng trong trẻo tiếp tục vẩy xuống, che giấu hành tung của ba người, bọn họ nhìn bờ bên kia trống rỗng, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Triêu Na hành cung.

Chính điện rộng rãi cao lớn trống rỗng tối tăm, cốt hỏa lơ lửng hai bên, ngọn lửa màu trắng bệch lạnh băng nhảy nhót, chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông.

Chỗ sâu nhất trong chính điện, trên bậc thang chín mươi chín, một tòa bảo tọa đen nhánh yên tĩnh đứng sừng sững.

Hai bên bảo tọa, trong một cặp độc lâu dị tộc điêu khắc thành cây đèn có cốt hỏa cao cả trượng tuỳ tiện thiêu đốt.

Đột nhiên, cốt hỏa bộc phát, trong nháy mắt nhảy lên hơn mười trượng, đốt đến đỉnh điện.

Cùng lúc đó, một bóng người yểu điệu không có dấu hiệu nào xuất hiện trên bảo tọa.

Lệ Liệp Nguyệt váy đen như đêm, gần như hòa làm một thể với toàn bộ bảo tọa.

Nhìn từ phía dưới, trong bóng tối mặt mũi nàng tái nhợt, lơ lửng như không có chút nâng đố nào.

Trên khuôn mặt tinh xảo lạnh băng, có cảm giác sắc bén và xinh đẹp như sương tuyết.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, ngay lúc này trong bóng tối mà cốt hỏa không thể đến được, từng đôi mắt màu mực mở ra, váy sam như sương mù kéo ra từng chút xíu.

Lệ Liệp Nguyệt đứng lên, đang muốn đi đến thiền điện, lại phát hiện Truyền Âm Phù trong túi trữ vật có động tĩnh.

Nàng tâm niệm vừa động, lấy ra Truyền Âm Phù, sau khi thôi động lập tức truyền ra giọng Lệ Vô Cữu: "Liệp Nguyệt, gần đây đừng chủ động giao thủ với ngụy đạo, có thể tránh chiến đấu thì tránh chiến đấu!"

Trên khuôn mặt trắng nõn của Lệ Liệp Nguyệt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Phụ thân, xảy ra chuyện gì?"

Lệ Vô Cữu trầm giọng nói: "Dị biến ở Vĩnh Dạ hoang mạc càng ngày càng nghiêm trọng, Vô Thủy sơn trang đã bắt đầu rút lui, tổ sư để chúng ta rút lui"

Nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt hơi nhíu lại, nói: "Bùi sư đệ vừa lấy được vị trí thống lĩnh thế hệ trẻ tuổi Thánh đạo, là lúc để thể hiện, bây giờ lại thiếu một chiến tích có thể nêu cao tên tuổi..."

Lệ Vô Cữu lạnh nhạt nói: "Không cần! Gọi hắn lập tức quay lại."

"Lấy tu vi và tiềm lực hiện tại của hắn, chỉ cần không chết, sau này có rất nhiều cơ hội tạo danh tiếng"

Lệ Liệp Nguyệt hơi suy nghĩ, nhanh chóng trả lời: "Hiểu rõ, ta lập tức truyền âm cho hắn."

Chương 1545: Làm phiền giấc mộng (2)

Truyền Âm Phù trong tay nàng nhanh chóng dập tắt.

Thấy truyền âm với phụ thân kết thúc, Lệ Liệp Nguyệt lập tức lấy ra phù lục dùng để liên lạc với Bùi Lăng thôi động.

Nhưng đợi nửa ngày, tấm Truyền Âm Phù này vẫn chậm chạp không có trả lời.

Nàng nhíu mày, lại thử mấy lần, thấy Truyền Âm Phù vẫn không có tác dụng, lúc này không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp rời khỏi hành cung, nhanh chóng bay lượn đến chỗ của Bùi Lăng.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây trắng xếp như núi biển.

Chân trời mơ hồ ánh sáng vàng, ôn nhu chiếu rọi.

Trên một ngọn núi trong biển mây, Bùi Lăng ngồi xếp bằng đang nhắm mắt tu luyện.

Lúc này khí tức quanh người hắn vô cùng cường thịnh, khí thế như hồng, không ngừng kéo lên, chẳng mấy chốc đã đến ranh giới sắp đột phá Hóa Thần hậu kỳ.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đột nhiên đường vân màu đỏ sậm quanh người đồng loạt hiện ra, chợt nhanh chóng hội tụ ra sau lưng.

Chẳng mấy chốc, bóng tối xuất hiện, sau đó tiêu tán, lộ ra bóng dáng Mạc Lễ Lan.

Sau khi nàng xuất hiện, lập tức đi ra từ sau lưng Bùi Lăng, đứng ở trước mặt hắn.

Hai người mặt đối mặt, có thể thấy rõ ràng mái tóc đen của Mạc Lễ Lan rối tung, lúc này đôi mắt trên khuôn mặt mềm mại vẫn nhắm chặt, khí tức quanh người lại không khác hề khác hắn là bao.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, bây giờ tu vi của mình chưa đột phá, vì sao hệ thống phân ra hóa thân cho hắn?

Đang nghĩ ngợi, đã thấy trên mặt Mạc Lễ Lan lộ ra vẻ giãy dụa, sau đó không chịu khống chế mở hai mắt ra.

Trong nháy mắt, khí tức của nàng vô cùng cường đại, khoảnh khắc đã vượt qua bản thể của nàng, khiến biển mây xung quanh quay cuồng một trận!

Hai con ngươi của Mạc Lễ Lan lại không phải thuần trắng, mà ẩn chứa một luồng mộc linh chỉ khí tràn trề, cực kỳ tương tự với khí tức của sư tôn Dược Tiên Nữ.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, đây là chất dinh dưỡng mà lần trước hóa thân hấp thu được từ dây leo trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Chỉ có điều, lúc ấy khí tức hóa thân lúc tăng lúc giảm, cộng thêm sau khi mình thu hồi hóa thân cũng không được chia lợi ích mà hóa thân hấp thu từ trong "Tiểu Tự Tại Thiên", cho rằng hóa thân không hấp thu được lực lượng trong dây leo, cũng không quá để ý... Nào ngờ những lực lượng này đều bị hóa thân giấu riêng? !

Lúc này, dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đồng thời duỗi tay ra, lòng bàn tay kề nhau.

Khác với trước đó, lần này Mạc Lễ Lan không bị Bùi Lăng thu hồi vào trong cơ thể, nhưng luồng mộc linh chi khí cường đại tràn trề trên người nàng đang điên cuồng tràn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể mình như thủy triều mãnh liệt, vì quá tràn đầy, trong chốc lát lại khiến hắn hơi không thở nổi.

Chẳng mấy chốc, nhục thân Bùi Lăng đã đạt tới cực hạn, không thể hấp thu càng nhiều lực lượng hơn.

Hệ thống thao túng Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đồng thời thu hồi cánh tay của mình, chỉ có điều lúc này hai con ngươi Mạc Lễ Lan đã dần khôi phục thành thuần trắng, đang nhìn chằm chằm Bùi Lãng.

Dù hiện tại nàng không điều khiển được bộ thân thể này, nhưng lại có thể thấy rõ ràng cơn giận cuồn cuộn trong ánh mắt...

Có lẽ bản thể đã không thể gánh chịu càng nhiều lực lượng, hệ thống không thu hồi hóa thân mà tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện.

[Huyết Đao chân giải] nhanh chóng vận chuyển, đao ý sắc bén bá đạo thấu thể mà ra, cắt nát tầng mây gần đó.

Khí tức của Bùi Lăng đang từ Hóa Thần trung kỳ đỉnh phong, chính thức rảo bước tiến lên Hóa Thần hậu kỳ...

Chiến trường Từ Châu.

Bên bờ Tể Thủy.

Ba người chính đạo yên tĩnh đứng đó.

Bởi vì biết Bùi Lăng là vạn kiếp Hóa Thần, bọn họ đều cực kỳ cẩn thận, dù có mộc như ý trong tay Phó Huyền Tự che giấu, cũng tự mình thu liễm khí tức tới cực điểm.

Một con thỏ hoang chạy vội qua làn váy Thiên Cơ, không hề phát hiện sự tồn tại của nàng.

Cách Tể Thủy rộng lớn, bọn họ nhìn chằm chằm đại trận ở bờ bên kia từ đằng xa, để phòng bị thần niệm của đối phương phát hiện.

Một lát sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang, trong giây lát bay lượn mà tới, hiện ra một bóng người mà ba người đều không xa lạ gì.

Vậy đen như đêm, xinh như đảo lý, khí tức lạnh lẽo, đó là Lệ Liệp Nguyệt.

Thấy Thánh Nữ Trọng Minh tông đơn độc xuất hiện, ba người lại không hề hành động khác lạ.

Mục tiêu lần này của bọn họ là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, hiện tại Ninh Vô Dạ chưa chạy đến, không phải lúc đánh cỏ động rắn.

Càng quan trọng hơn là, căn cứ vào tình báo, hiện tại Bùi Lăng đang ở trong trận, một khi bọn họ ra tay đối phó Lệ Liệp Nguyệt, chắc chắn đối phương sẽ lập tức ra tay chi viện, đến lúc đó ba đánh hai, cho dù Lệ Liệp Nguyệt chưa Hóa Thần, lấy uy năng vạn kiếp Hóa Thần của Bùi Lăng, bọn họ cũng là tình thế bại nhiều thắng ít.

Bởi vậy, hiện tại điều bọn họ phải làm là chờ Ninh Vô Dạ đuổi tới, chờ Lệ Liệp Nguyệt rời đi.

Lúc này, bờ bên kia Tể Thủy, sau khi Lệ Liệp Nguyệt hạ xuống đất, nhanh chóng dùng bí thuật trong tông nhận ra sự tồn tại của trận pháp.

Chương 1546: Hóa Thần hậu kỳ

Nàng bước nhanh về phía trước, thần niệm dày đặc triển khai, dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Phát hiện hành động của nàng, Phó Huyền Tự mặc cho mộc như ý lơ lửng giữa không trung, hai tay bắt một đạo pháp quyết, trong nháy mắt một cơn gió mát sinh ra trên đất bằng, như có như không quấn lấy bọn họ vào trong.

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt dùng thần niệm quét ngang qua, lại không hề phát hiện ba người.

Sau khi xác định xung quanh an toàn, lúc này nàng mới cất bước, đi đến toà trận pháp cũng có ghi lại trong truyền thừa Thánh Nữ này.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng nàng chui vào trong trận, biến mất không thấy gì nữa.

Phó Huyền Tự vung tay tản đi gió mát, truyền âm hỏi: "Lúc nào Ninh sư đệ có thể tới?"

Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng truyền âm trả lời: "Hiện tại ta sẽ hỏi thêm một lần nữa."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta phát hiện Truyền Âm Phù trong túi trữ vật của mình có dị động, lấy ra xem xét lại là của Ninh Vô Dạ.

Thấy thế, hắn ta vội vàng tập trung ý chí, bày ra một tòa trận pháp cách âm ở xung quanh, lúc này mới thôi động phù lục.

Trong ánh sáng nhạt lấp lóe, giọng Ninh Vô Dạ lập tức truyền đến: "Việt Cức huynh, 'Trừng Nhung' tổ sư tông ta xuất quan, đang triệu kiến ta."

"Có lẽ ta phải chạy tới ngay tối nay, các ngươi đừng vội vã ra tay, nhất định phải chờ!"

Ba người nghe vậy, vẻ mặt đều hơi ngạc nhiên, Chung Quỳ Việt Cức lập tức hỏi: "Đại khái cần chờ bao lâu?"

Ninh Vô Dạ nhanh chóng tính toán, nói: "Chắc ba ngày đủ rồi."

Nghe vậy, Phó Huyền Tự khẽ gật đầu, Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đã ở chỗ này mấy ngày, xem ra trong thời gian ngắn cũng không rời đi, chờ thêm thời gian ba ngày chắc vẫn kịp.

Thế là hắn ta trả lời: "Tốt! Nếu Bùi Lăng không rời đi trước, vậy ba ngày sau chúng ta lại ra tay!"

Truyền âm nhanh chóng kết thúc, Phó Huyền Tự phân phó:

"Người chưa đến đông đủ, không nên hành động vội vàng,"

Chung Quỳ Việt Cức và Yến Minh Họa cùng đồng ý.

Cùng lúc đó, trong đại trận ở bờ bên kia Tể Thủy, Lệ Liệp Nguyệt đang hơi nhíu mày.

Nàng dựa theo ghi chép trong truyền thừa, sau khi thuận lợi tiến vào trong đại trận, lại phát hiện Bùi Lăng căn bản không ở bên trong Nhưng khí tức do đối phương để lại cực kỳ rõ ràng, chắc vừa rời đi không lâu.

Thế là, nàng lại lấy ra Truyền Âm Phù, sau khi thôi động vẫn không có chút phản ứng nào như vừa rồi.

Lệ Liệp Nguyệt cau mày, cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh bên trong đại trận một lượt, nơi đây không có bất kỳ dấu vết đánh nhau gì, chắc Bùi sư đệ chỉ là tạm thời rời đi, nếu đối phương thật sự muốn đi đâu, không thể có chuyện không chào hỏi nàng một tiếng.

Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát ngồi xếp bằng tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi.

Ba ngày sau.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Biển mây mênh mông, trầm bổng chập trùng, thiên kì bách quái.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên núi mây, khí thế mênh mông hùng hậu khiến tầng mây xung quanh phá thành mảnh nhỏ, trong không trung không ngừng xuất hiện từng dấu vết. Phía đối diện hắn, hóa thân Mạc Lễ Lan cũng bị ép ngồi xếp bằng, tóc dài bay múa mãnh liệt như áo khoác màu mực rải xuống sau lưng.

[Tru Ác Kỳ 1 lơ lửng giữa không trung, mặt cờ huyết sắc phần phật tung bay, khuôn mặt ngây thơ tinh xảo của kỳ linh lúc ẩn lúc hiện trên mặt cờ, đang chìm chìm nổi nổi.

Trong giây lát, khí thế cường đại quanh người Bùi Lăng dần thu liễm.

Lúc này tu vi khí tức của hắn lại đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ!

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã đạt tới Hóa Thần hậu kỳ, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đã đưa tặng năm tên đạo lữ, lần này sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí bốn lần..."

"Leng keng! Không kiểm tra ra đạo lữ mới có điều kiện phù hợp..."

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp năm lần cho ngài..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thầm thở phào, cũng may hệ thống không đưa tặng kỳ linh...

Đang nghĩ ngợi, Mạc Lễ Lan cũng cảm thấy toàn thân chợt nhẹ như một bộ gông xiềng vô cùng nặng nề đột nhiên được cởi ra, nàng giật giật ngón tay, phát hiện thân thể đã khôi phục tự do, lúc này nhìn qua Bùi Lăng, kiềm chế cơn giận hỏi: "Bùi tiên hữu, ngươi có ý gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lần tu luyện này hắn đã đột phá Hóa Thần hậu kỳ, dường như đã cưỡng ép kéo đối phương ra khỏi tiên mộng?

Nghĩ tới đây, hắn bình tĩnh trả lời: "Bây giờ ngươi tiến vào tiên mộng cũng giống vậy."

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan lạnh băng, lắc đầu nói: "Trừ khi ngươi có thể cung cấp một lượng lớn lực lượng pháp tắc cho ta, để ta thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] một lần nữa"

"Nếu không, ta không thể rời khỏi bộ vật chứa này."

Lực lượng pháp tắc?

Bùi Lăng nhíu mày lại, hỏi: "Vậy đi Vĩnh Dạ hoang mạc thì sao?"

Mạc Lễ Lan vẫn lắc đầu, nói: "Không được! Nhất định phải có đủ lực lượng pháp tắc thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] mới được."

Ừ... Việc này hơi hơi rắc rối!

Nhưng dù sao cũng không liên quan đến hắn.

Chương 1547: Nhanh chóng trở về (1)

Hơn nữa, nơi đây là "Tiểu Tự Tại Thiên", hắn có sư tôn che chở...

Thật ra, việc ý chí đọa tiên không thể thức tỉnh, là chuyện cực kỳ tốt với hắn.

Thế là, Bùi Lăng mặt không đổi sắc trả lời: "Không thành vấn đề, tiếp theo ta chắc chắn sẽ tìm kiếm lượng lớn lực lượng pháp tắc cho ngươi."

Mạc Lễ Lan trầm giọng nói: "Tốt nhất phải nhanh lên! Ngươi chiếm lực lượng trong bản thể của ta, không có ta chủ đạo mộng cảnh, ý chí hỗn độn của bản thể sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi."

"Đến lúc đó, ngươi chỉ có một con đường chết!"

Lúc này, Bùi Lăng cảm thấy cơn buồn ngủ như sóng to gió lớn cuốn tới, lập tức không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhân tiện nói: "Tốt! Vậy ta dẫn ngươi đi tìm lực lượng pháp tắc"

Nói xong, liền đưa tay về phía đối phương.

Mạc Lễ Lan không phản kháng.

Hai người đan hai tay vào nhau, lúc lòng bàn tay áp sát, nàng lập tức hóa thành từng đường vân màu đỏ sậm, hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Trong thời gian thu hồi hóa thân, mí mắt Bùi Lăng đã không khống chế nổi muốn khép lại, hắn vội vàng nắm lên [Tru Ác Kỳ 1, chợt thôi động mốc ranh giới trong lòng bàn tay trái.

Cảnh vật xung quanh dập dờn một trận, hắn đã trở lại Bàn Nhai giới.

Cửu Nghi sơn.

Chiến trường Từ Châu.

Bên bờ Tể Thủy.

Trong đại trận, Lệ Liệp Nguyệt đang ngồi xếp bằng, một mình tu luyện.

Đột nhiên, nàng đã nhận ra điều gì đó mở hai mắt ra, chỉ thấy không gian cách đó không xa như sóng nước chậm rãi dập dờn, ngay sau đó một bóng dáng quen thuộc cầm một mặt cờ xí huyết sắc trong tay đột ngột đi ra.

Bùi sư đệ trở về...

Đây cũng là một loại thủ đoạn truyền tống, chỉ có điều rõ ràng nơi này không có Truyền Tống Trận!

Hơn nữa, cở xí nền đỏ hoa văn đen trên tay Bùi sư đệ có khí tức hùng hậu mênh mông, uy nghiêm sâu nặng, khiến nàng cũng cảm thấy một sự uy hiếp cường đại đập vào mặt!

Đây không phải pháp bảo phổ thông!

Ngay lúc trong lòng Lệ Liệp Nguyệt nghi ngờ, Bùi Lăng cũng chú ý tới nàng, hắn đang muốn nói chuyện, [Tru Ác Kỳ] trong tay lập tức khóa chặt Lệ Liệp Nguyệt, khuôn mặt "Tru Ác" hiện ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy vẻ giận dữ: "Yêu nữ ma đạo này tội ác chồng chất, tàn sát sinh linh nhiều vô số kể, thật sự tội không thể tha thứ! Cần lập tức nhốt vào Độ Ách uyên giáo hóa!"

"Ngươi nhanh bắt nàng lại!"

Bùi Lăng không do dự chút nào, nhanh chóng thu [Tru Ác Kỳ] vào trong túi trữ vật.

Thấy cảnh này, trên mặt Lệ Liệp Nguyệt hiện ra vẻ ngạc nhiên, sau đó hỏi: "Pháp bảo ngụy đạo?"

Bùi Lăng gật đầu, chợt hỏi: "Sư tỷ, tại sao ngươi cũng tới?"

Thấy Bùi Lăng nhắc đến việc chính, Lệ Liệp Nguyệt liền bỏ qua việc pháp bảo, lập tức nói: "Ba ngày trước, Vô Thủy sơn trang bắt đầu rút lui khỏi Cửu Nghi sơn, phụ thân truyền lời, Thánh tông cũng dự định lui binh. Nhưng ta vẫn không liên lạc được với ngươi, nên tự mình tới một chuyến."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng hơi động, Vô Thủy sơn trang và Trọng Minh tông đều chuẩn bị rút lui, chỉ có Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo, trận đại chiến chính ma này chắc chắn không đánh nổi nữa!

Đại chiến chính ma sắp kết thúc, đây là chuyện tốt!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói: "Ba ngày trước tông môn đã chuẩn bị rút lui, vậy bây giờ chúng ta cũng không thể tiếp tục trì hoãn, phải nhanh chóng về tông"

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu, trong ba ngày này trong tộc đã thúc giục nàng nhiều lần.

Nàng nói: "Hiện tại trong tộc đều hội tụ đến đại bản doanh Từ Châu, chúng ta cũng đến đó"

Bùi Lăng nói: "Tốt!"

Ngay sau đó, hắn lấy ra phù lục đặc thù, đây là Truyền Âm Phù dùng để liên lạc với Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ Lệnh, chợt thôi động.

Giọng Thiếu Phù Đồ Lệnh lập tức truyền ra từ bên trong: "Bùi thánh tử, đã sắp xếp xong nguyền rủa chưa?"

Bùi Lăng bình thản nói: "Còn thiếu một chút nhưng bây giờ tông môn có việc, ta phải lập tức trở về."

Nói xong, hắn căn bản không cho Thiếu Phù Đồ Lệnh thời gian phản ứng, trực tiếp cắt đứt truyền âm.

Sau đó nói: "Đi!"

Bên bờ Tề Thủy.

Trên bờ sông đối diện cách đại trận không xa, ba người chính đạo đang nín thở nhìn chăm chú kiên nhẫn chờ đợi.

Lúc này, không gian bờ bên kia đột nhiên lắc lư một trận, hình dáng đại trận lóe lên rồi biến mất, một bộ huyết kiệu âm u lạnh lẽo, hung thần bay ra từ bên trong đại trận.

Sắc mặt ba người lập tức nghiêm nghị, huyết kiệu xuất hành là dụng cụ phi hành mà Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng thích sử dụng nhất!

Phó Huyền Tự nhướn mày, Bùi Lăng đột nhiên rời đi, nếu hiện tại bọn họ ngăn cản... Thiếu một vị cửu kiếp Hóa Thần, phần thắng rất thấp!

Nhưng nếu không ngăn cản, hắn trực tiếp trở về đại bản doanh ma đạo, lần phục sát này sẽ không công mà lui...

Đang nghĩ ngợi, Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên lấy ra Truyền Âm Phù, bên trong truyền ra giọng Ninh Vô Dạ: "Tình huống như thế nào? Ta lập tức tới ngay!"

Nghe vậy, ba người lập tức mừng rỡ, Phó Huyền Tự nói: "Chúng ta chuẩn bị ra tay, ngươi nhanh đến đây!"

Ninh Vô Dạ nói: "Tốt!"

Lúc nói chuyện, tiếng gió trong Truyền Âm Phù đột nhiên nhanh hơn, hình như hắn ta đang tăng nhanh tốc độ bay.

Truyền âm kết thúc, Phó Huyền Tự trầm giọng nói: "Đuổi theo!"

Chung Quỳ Việt Cức và Yến Minh Họa khẽ gật đầu, đều thi triển thủ đoạn ẩn nấp, theo sau huyết kiệu từ xa.

Chương 1548: Nhanh chóng trở về (2)

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng giao quyền hạn điều khiển cho Lệ Liệp Nguyệt, để nàng thôi động huyết kiệu trở về đại bản doanh Từ Châu.

Mình thì đi vào nội thất phía sau, lấy ra rất nhiều vật liệu chế tác phù lục, sau khi kiểm tra cẩn thận, lại dùng hệ thống uỷ thác tiếp tục chế tác phù lục truyền tống "Tiểu Tự Tại Thiên".

L Tru Ác Kỳ] ở bên hộ pháp, lúc này kỳ linh đang trợn mắt phun lửa, trầm giọng nói: "Ngươi lại đi cùng yêu nữ ma đạo! Thật sự làm ta quá thất vọng!"

"Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ngươi vốn là ma tu làm nhiều việc ác, chỉ có chút ý tốt chưa mất mà thôi."

"Tiếp tục qua lại với yêu nữ này, sớm muộn gì cũng hoàn toàn rơi vào ma đạo mà không biết!"

"Không biết hối cải như thế, khu chữ 'Địa' đã không thích hợp với ngươi nữa!"

"Chờ sau khi xây dựng lại Độ Ách uyên, ngươi nhất định phải vào khu chữ "Thiên!"

Bùi Lăng không quan tâm lời nói của [Tru Ác Kỳ 1, mặc dù hiện tại đại chiến chính ma sắp kết thúc nhưng hắn không thể lơ là, nhất định phải chuẩn bị sẵn một tấm Truyền Tống phù đến 'Tiểu Tự Tại Thiên' ở trên người.

Ngoại trừ cái đó ra, vừa rồi ở "Tiểu Tự Tại Thiên", ý chí đọa tiên từng nói, ý chí hỗn độn trong bản thể của đối phương sẽ tìm tới hắn... Mặc dù không biết tình huống của ý chí hỗn độn này như thế nào, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng.

Linh thạch thượng phẩm là bút, chậm rãi miêu tả trên lá bùa cấp cao màu xanh nhạt...

Bởi vì tu vi đã đạt tới Hóa Thần hậu kỳ, lần này tốc độ chế tác phù lục còn nhanh hơn lúc Hóa Thần trung kỳ rất nhiều.

Chỉ khoảng một khắc đồng hồ, một tấm phù lục thuần trắng đã lơ lửng ở trước mặt hắn, không có một chữ nào, oánh nhuận tản ra ánh sáng, đã hoàn thành chế tác Truyền Tống phù.

Hệ thống thao túng Bùi Lăng đưa tay cất vào túi trữ vật, lúc còn muốn chế tác tấm thứ hai, [Tru Ác Kỳ] đột nhiên ra tay.

Bùi Lăng bị đánh nằm sấp trên sàn nhà, toàn bộ huyết kiệu đều đột nhiên chấn động!

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức lấy ra đan dược chữa thương để sử dụng, mỗi lần kỳ linh này ra tay đều nặng như vậy, lần sau gặp được Văn Nhân Linh Sắt, nhất định phải dặn Văn Nhân Linh Sắt dạy dỗ thật tốt!

Đang nghĩ ngợi, bên tai vang lên truyền âm của Lệ Liệp Nguyệt:

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Bùi Lăng truyền âm trả lời: "Không có gì..."

Còn chưa nói hết câu, hắn nhướn mày, lập tức phát hiện có ba người đi theo phía sau huyết kiệu.

Khí tức của ba người này được che giấu rất tốt, lúc thần niệm của tu sĩ tầm thường đảo qua, vị trí của bọn họ trống rỗng, căn bản không có cái gì.

Nhưng không tránh khỏi thần niệm cảm giác vạn kiếp Hóa Thần hậu kỳ!

Đặc biệt là hắn rất quen thuộc với khí tức một người trong đó.

Là Yến Minh Họa!

Yến Minh Họa biết thân phận của hắn?

Không!

Không đúng!

Nếu Yến Minh Họa nhận ra thân phận của hắn, chắc chắn sẽ một mình đến tìm hắn, sẽ không dẫn theo hai người khác. Hơn nữa, khí tức hai người kia... Cũng là người thừa kế năm tông chính đạo!

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, ba người thừa kế chính đạo âm thầm theo dõi Thánh Tử Trọng Minh tông là hắn, mục đích đã quá rõ ràng.

Nghĩ vậy, dược lực đan dược tan ra, thương thế của Bùi Lăng đã gần như khôi phục hoàn toàn, hắn thu hồi [Tru Ác Kỳ] trước, lúc đang do dự có nên ra tay dọa ba người sợ quá chạy mất hay không...

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, huyết kiệu không có dấu hiệu nào trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung.

Mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố cực lớn, lúc cát bay đá chạy, suối ngầm cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, hỗn hợp với bụi mù, tràn ngập bay vút lên.

Một dị tộc màu da đen, rắn ngậm hai lỗ tai, trong mắt một mảnh huyết sắc, lăng không xuất hiện ở vị trí ban đầu của huyết kiệu giữa không trung.

Tên dị tộc này eo buộc da thú, tóc dài rối bởi như một cái tổ chim, khí tức quanh người cuồng bạo, hỗn loạn, sa đọa, tà ác...

Sau khi đánh rơi huyết kiệu, hắn ta không hề do dự lập tức nhìn về phía cách đó không xa.

Đã thấy Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt sóng vai đạp không mà đứng, đã sớm thoát ra trước khi huyết kiệu bị đập rơi.

Lúc này, Bùi Lăng đang nghi ngờ đánh giá tên dị tộc trước mặt, loại khí tức này... Là dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

"Vĩnh Dạ hoang mạc!" Lệ Liệp Nguyệt cũng liếc mắt đã nhận ra thân phận của tên dị tộc này, bàn tay trắng nõn đánh một chiêu, một tiếng chuông thanh thúy êm tai vang lên, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] lập tức xuất hiện ở trong tay nàng.

Lúc này, tên dị tộc này đứng ở xa xa đưa tay về phía bọn họ, cánh tay của nó không ngừng kéo dài, biến lớn, chẳng mấy chốc đã hóa thành một cự chưởng rất không tương xứng với dáng người của nó, che khuất bầu trời, một phát chộp về phía Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt.

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào.

Chương 1549: Ý chí hỗn độn

Lệ Liệp Nguyệt ra tay, lúc [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] phát ra tiếng giòn vang, từng cái độc lâu đột nhiên thoát khỏi chuông gió bay ra,... Giữa không trung lập tức vang lên từng tiếng gào thét thê lương.

Oanh!

Độc lâu vút không mà qua, bàn tay dị tộc lập tức chia năm xẻ bảy, bị cắt chém thành từng khối huyết nhục, rơi xuống từ giữa không trung.

Chỉ có điều, miệng vết thương của hắn ta lại không có bất kỳ huyết dịch nào nhỏ xuống, chỗ đứt gãy nhanh chóng xảy ra nhiễu sóng, bên trong lập tức mọc ra cánh tay vô cùng vô tận, tiếp tục chộp về phía Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt.

Cùng lúc đó, thân thể dị tộc cũng bắt đầu nhiễu sóng, từng cái đầu lâu, từng cánh tay, từng cái chân mọc lên như nấm, khí tức của hắn ta cũng lập tức trở nên cực kỳ khủng bố.

Bùi Lăng lập tức phát hiện tình huống hơi không đúng, vừa rồi khí tức dị tộc này chỉ có Nguyên Anh, tất nhiên hắn không sợ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt đã đi vào Hóa Thần, thậm chí sắp đột phá Phản Hư!

Hơn nữa, theo dị tộc này nhiễu sóng, khí tức của hắn ta còn đang không ngừng tăng trưởng!

Nhất định phải tốc chiến tốc thắng!

Nếu không, bọn họ sắp phải đối mặt với một quái vật Phản Hư, thậm chí cảnh giới cao hơn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đè xuống cánh tay Lệ Liệp Nguyệt, không cho đối phương tiếp tục ra tay, tâm niệm vừa động, Cửu Phách Đao đã xuất hiện ở tay phải của hắn.

Bùi Lăng tiến lên trước một bước, trường đao phá không, chỉ trong chớp mắt đã chém ra hàng ngàn hàng vạn đao!

Huyết sắc đao khí như sóng to gió lớn, trong khoảnh khắc đã tung hoành toàn trường, trong tầm mắt là một mảnh huyết quang sáng chói!

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Cánh tay và thân thể dị tộc lập tức bị đao khí xé rách thành vô số thịt nát, rơi xuống từ giữa không trung như một cơn mưa huyết nhục.

Thịt nát đều đều rải trên mặt đất trong vòng vài dặm, nhưng luồng khí tức hỗn loạn, cuồng bạo lại không biến mất chút nào.

Ngay sau đó, thịt nát trên đất bắt đầu nhúc nhích như có sinh mệnh.

Chẳng mấy chốc, trên những thịt nát này mọc ra từng tròng mắt màu đỏ ngòm, sau khi tất cả con mắt chớp động một trận, cùng nhau nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Trong khoảnh khắc, trong lòng Bùi Lăng vô thức dâng lên một luồng khí lạnh khắc cốt.

Thứ để mắt tới mình không phải một tên dị tộc điên dại này, mà là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Thịt nát không ngừng nhúc nhích dung hợp, từ khối thịt lớn khoảng móng tay nhanh chóng tụ tập thành khối thịt hơi lớn...

Khí tức của khối thịt càng ngày càng mạnh!

Bùi Lăng không chút do dự, một phát bắt được cổ tay Lệ Liệp Nguyệt: "Đi!"

Chợt, hắn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt, chỉ một thoáng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lúc này, ba vị tu sĩ chính đạo theo đuôi ở nơi xa cũng dừng chân, vẻ mặt nghiêm nghị.

Vừa rồi bọn họ vẫn đi theo Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt nhưng không ngờ Ninh Vô Dạ chưa đến, lại đột nhiên xuất hiện một dị tộc điên dại ở Vĩnh Dạ hoang mạc, đến gây rắc rối cho hai người Bùi Lăng.

Chỉ có điều, thực lực vạn kiếp Hóa Thần thật sự mạnh đến khác thường!

Dị tộc điên dại Hóa Thần đỉnh phong đối mặt với hắn, thậm chí còn không chống đỡ được cả thời gian một tức đã bị chém tận giết tuyệt!

Đương nhiên, từ đầu đến cuối dị tộc chỉ là dị tộc, chắc chắn sẽ có chênh lệch với người thừa kế chín môn phái lớn bọn họ.

Hiện tại bọn họ một đối một, tuy không ai là đối thủ của Bùi Lăng, nhưng nếu hợp lực tấn công, kết quả lại là chưa chắc...

"Trọng Minh tông [Ngũ Quỷ Thiên La Độn]..."

"Có lẽ hắn đã phát hiện chúng ta, hiện tại muốn tiếp tục đuổi theo không?"

"Đuổi theo!"

"Nếu lần này để hắn thoát thân, sau này sẽ không có cơ hội nữa!"

Phó Huyền Tự và Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng thảo luận, Yến Minh Họa lại nhìn theo phương hướng Bùi Lăng bỏ chạy, hàng lông mày kẻ đen cau lại, chẳng biết tại sao khí tức của Thánh Tử Trọng Minh tông này lại cho nàng một loại cảm giác thân thiết không diễn tả được.

Đây rõ ràng là một ma đầu việc ác bất tận, tội đáng chết vạn lần, là kẻ địch bẩm sinh với nàng, nên diệt trừ hắn cho thoải mái, tình huống thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vèo!

Đột nhiên, một đạo kiếm quang gào thét tới từ chân trời, sau khi ánh sáng tán đi để lộ ra một bóng dáng mạnh mẽ rắn rồi như tùng, trúc quan giày đen, thanh sam lỗi lạc, hắn ta mi dài mắt sáng, vẻ ngoài tuấn lãng cương nghị, lúc hắn ta đạp không mà đứng, một thanh trường kiếm cũng giản dị tự nhiên quanh quẩn bên cạnh người như cá bơi nhàn hạc, rét lạnh bắn ra xung quanh.

Là Ninh Vô Dạ đã đuổi tới!

Thấy Kiếm Tử kịp thời đến đây, sắc mặt Phó Huyền Tự và Chung Quỳ Việt Cức đều vui mừng.

Yến Minh Họa cũng lập tức lấy lại tinh thần.

Ninh Vô Dạ đưa mắt nhìn quanh, hỏi: "Bùi Lăng đâu?"

Phó Huyền Tự nhanh chóng trả lời: "Ngay ở phía trước, chuẩn bị ra tay!

Nói xong, hắn ta bỏ chạy theo hướng Bùi Lăng rời đi, ba người còn lại lập tức đuổi theo.

Từ Châu.

Đại bản doanh Ma môn.

Toàn bộ doanh địa bao phủ trong một tầng mây đen mù sương, nhìn từ đằng xa chỉ thấy mây mù màu xám đen cuồn cuộn tràn ngập, không thấy rõ tình hình cụ thể ở bên trong, chỉ có mấy cái cờ lớn đứng sừng sững, vẻ ngoài cao hơn mây, phần phật dữ tợn.

Chương 1550: Doanh địa Ma môn (1)

Phía dưới chính giữa lá cờ, ở chỗ sâu trong mây mù thấp thoáng, trong một tòa Lưu Ly tháp nửa ẩn nửa hiện.

Phòng nghị sự.

Đại Phù Đồ Lệnh, Tông Chủ Trọng Minh tông, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đều ngồi xếp bằng, đang bàn bạc công việc.

Lúc này, Tô Ly Kinh từ tốn nói: "Đại Phù Đồ Lệnh yên tâm, mặc dù Vô Thủy sơn trang đã rút lui, nhưng Thánh tông ta đã nhận thù lao của Luân Hồi tháp, chưa từng có ý bỏ dỡ giữa chừng."

"Lần này gọi người về chỉ vì điều chinh chiến lược thôi:

"Dù sao Vô Thủy sơn trang đột ngột rời đi, nhất định phải nhanh chóng phái người bổ sung một vài chỗ quan trọng mà bọn họ để lại, tránh cho ngụy đạo có cơ hội thở dốc"

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo cũng khẽ gật đầu: "Thiên Sinh giáo ta cũng vậy! Đại Phù Đồ Lệnh yên tâm chớ vội, sao chúng ta lại làm việc bội bạc thế kia?"

Trên khuôn mặt Đại Phù Đồ Lệnh đầy âm trầm.

Hắn ta nhìn Tông Chủ Trọng Minh tông Tô Ly Kinh và Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đời này Kê Mang, chậm rãi nói: "Thánh tông và Thánh giáo đã không có ý rút lui, vậy bây giờ theo ta cùng đi nghênh chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, Thành Chủ Yến Tê thành và Quân Chủ Lưu Lam hoàng triều"

"Ngoài ra, toàn bộ chiến trường Từ Châu đều có thể tặng cho Thánh tông và Thánh giáo."

"Mấy tài nguyên còn lưu lại sau khi Vô Thủy sơn trang rút lui, cũng do hai tông các ngươi tiến về chiếm đóng."

"Tình huống phân phối cụ thể, Thánh tông và Thánh giáo tự bàn bạc là được."

"Hiện tại có thể phái người tới chuyển giao."

Nghe vậy, Tô Ly Kinh từ tốn nói: "Ngụy đạo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại xúi giục đệ tử dưới trướng không để ý tính mệnh.

Những ngày qua, Thánh tông tổn thất nặng nề, thậm chí một trong tam đại thế gia Thánh tông ta là Cửu A Lệ thị đã có mấy tử đệ đích hệ chiến tử!"

"Bởi vậy trên dưới Lệ thị chất vấn ngu đệ"

"Chờ chút nữa, ngu đệ còn cản trở về tông môn, đối phó sự chỉ trích của đám người lão tổ Lệ thị."

"Việc nghênh chiến ngụy đạo định để ngày mai!"

"Thế nhưng, hiền huynh đã mở miệng, ngu đệ cũng không thể hoàn toàn không để ý mấy chuyện này."

"Còn mấy tài nguyên mà Vô Thủy sơn trang để lại, ngu đệ cũng có thể lập tức phái người đến tiếp thu."

"Chỉ là việc Vô Thủy sơn trang rút lui cũng không phải bí mật, hiện tại chắc chắn bên ngụy đạo cũng có viện binh tiến về, ngăn cản con cháu Thánh tông ta!"

"Chắc chắn chuyến này sẽ có tổn thất."

"Kính xin Đại Phù Đồ Lệnh thương cảm, nhanh chóng phát linh thạch, dẹp yên lòng chúng đệ tử."

"Để đám tiểu bối phục vụ quên mình ở tiền tuyến, sớm ngày tàn sát trên dưới ngụy đạo, nô dịch chư tộc!"

Kê Mang theo sát phía sau, nói: "Từ khi khuyển tử của Thánh giáo ngã xuống, vị trí Thiếu giáo chủ chậm chạp chưa thể quyết định"

"Vài ngày trước đó, cuối cùng chân truyền Nhậm Trạc Lân lực áp quần hùng, trở thành Thiếu giáo chủ mới"

"Chỉ vì chiến sự căng thẳng, vẫn không tìm được thời gian tổ chức điển lễ chính thức cho hắn"

"Đến mức lương tài mỹ ngọc như thế, vì không thể lấy được truyền thừa đỉnh cấp tu hành của Thánh giáo ta, thực lực tu vi có hạn chế, không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng Tiên Anh thượng phẩm"

"Trước đó thì cũng thôi, bây giờ Vô Thủy sơn trang rời khỏi, ba nhà chúng ta cần đối mặt với năm tông ngụy đạo, nếu Thiếu giáo chủ không thể nhanh chóng tăng thực lực, chẳng lẽ không phải chậm trễ chiến sự?"

"Vì vậy, ngu đệ dự định, tạm thời dẫn người trở về tổng đàn Thánh giáo, tổ chức điển lễ cho Thiếu giáo chủ tân nhiệm."

"Chờ sau khi Thiếu giáo chủ danh xứng với thực, nhất định lập tức gấp rút tiếp viện hiền huynh!"

"Đúng rồi, công pháp Thánh giáo đều phải có sự giúp đỡ của thải bổ chỉ thuật. Vì để Thiếu giáo chủ tân nhiệm tuổi trẻ có đủ khả năng nhanh chóng tàn sát thiên hạ cho Luân Hồi tháp, kính xin Đại Phù Đồ Lệnh ban thưởng một số thiên tài lô đỉnh, cung cấp cho hắn sớm ngày củng cố tu vi...

Đại Phù Đồ Lệnh hừ lạnh một tiếng, lập tức gọn gàng dứt khoát nói: "Các ngươi muốn rút lui thì rút lui, không cần ra sức khước từ như thết Bội bạc như thế, phải trả lại tài nguyên mà Luân Hồi tháp cho lúc trước gấp mười!"

"Đây cũng là Luân Hồi tháp không đúng" Kê Mang khẽ nhíu mày, "Cho tới bây giờ Thánh giáo nói một lời nói bốn ngựa khó theo.

Việc đã hứa hẹn với Luân Hồi tháp, sao có thể đổi ý? Thậm chí thân sinh cốt nhục của ngu đệ, Thiếu Giáo Chủ tiền nhiệm của Thánh giáo ta cũng bởi vậy mà chiến tử sa trường..."

"Sao hiền huynh lại nói ra lời ấy?" Tô Ly Kinh cũng nói: "Thánh tông ta căn bản không định rút lui, vì sao muốn chúng ta trả lại tài nguyên?"

Lúc cơn gió âm u mù sương quanh quẩn, cờ lớn phần phật.

Đại trận chầm chậm vận chuyển, khí tức túc sát, hung lệ, bạo ngược tản ra xung quanh, không thấy chút vết chân.

Đột nhiên, hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện ở bên ngoài đại bản doanh ma đạo Từ Châu.

Mép váy bay lên của Lệ Liệp Nguyệt còn chưa rơi xuống, đã giơ tay lên lập tức lấy ra một khối lệnh bài màu đen, sau khi thôi động, đại trận nhanh chóng mở ra một cái cửa vào.

Bùi Lăng không nói hai lời, dẫn theo nàng hóa thành một đạo độn quang, bước vào trong trận.

Sau khi xuyên qua trận pháp, mây mù vốn che đậy tầm mắt lập tức tiêu tán, lại lộ ra từng căn phòng bạch cốt âm trầm đều trải rộng phù văn, nguyền rủa, dấu vết huyết thủ, đồ trang sức độc lâu... Lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung.

Chương 1551: Doanh địa Ma môn (2)

Lúc này hai người đang đứng trên một bình đài hình tròn, ánh sáng trận pháp dưới chân đang chầm chậm dập tắt.

Đệ tử canh giữ ở trên bình đài thấy Thánh Tử Thánh Nữ Trọng Minh tông trở về, vội vàng cung kính hành lễ: "Tham kiến Thánh Tử, Thánh Nữ!"

Lệ Liệp Nguyệt không để ý đến bọn họ, trực tiếp lôi kéo Bùi Lăng bay về một chỗ.

Nàng nhanh chóng truyền âm nói: "Vừa rồi tình huống hơi không đúng, dị tộc Vĩnh Dạ hoang mạc rất ít rời khỏi phạm vi [Minh Thiên Chi Vụ] bao phủ. Dù rời đi, cũng tuyệt đối không có khả năng đi đến nơi xa như vậy."

"Rất có thể là Tông Chủ vì đối phó ngươi, bố trí thủ đoạn gì đó trong bóng tối."

"Hiện tại đi theo ta gặp phụ thân trước, bẩm báo việc này với trong tộc, để trong tộc đi điều tra."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, vừa rồi dọc theo con đường này, hắn và Lệ Liệp Nguyệt liên tục gặp được mười mấy dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc, càng đi về sau sự xuất hiện của dị tộc điên dại càng thường xuyên!

Cho đến bây giờ, đã thử đủ loại thủ đoạn lại không có bất kỳ một dị tộc điên dại nào có thể bị giết chết!

Hiện tại Lệ sư tỷ nghi ngờ đây là âm mưu của Tông Chủ, nhưng trên thực tế trong lòng hắn biết chuyện này không hề liên quan đến Tô Ly Kinh...

Nghĩ tới đây, hắn hơi chột dạ truyền âm trả lời: "Thật..."

Dưới sự dẫn đường của Lệ Liệp Nguyệt, hai người nhanh chóng tới phía trước một tòa cung điện màu đen.

Tòa cung điện này nguy nga hùng tráng, toàn thân không có trang trí gì, trên quảng trường trước cửa dựng đầy pho tượng của nhiều loại dị tộc.

Pho tượng sinh động như thật, như là một dị tộc thật sự bị thủ đoạn gì cưỡng ép ngưng kết, ngàn vạn năm thủ hộ ở đây, phẫn hận oán độc ở bên trong như thực chất, liên tục không ngừng chảy ra.

ngẩng đầu nhìn lại, phía trên cung điện treo cao một khối bảng hiệu nền đen chữ vàng, ghi hai chữ: "Cửu A"

Nơi này là Cửu A cung pháp bảo thay đi bộ để gia chủ Cửu A Lệ thị sử dụng khi xuất hành.

Cửu A cung là tiền bối Lệ thị dốc sức chế tạo, ngoại trừ tác dụng phòng ngự, thay đi bộ, nghỉ ngơi cơ bản nhất, còn có phòng nghị sự trải rộng rất nhiều thủ đoạn đề phòng nhìn trộm.

Trong lúc đại chiến thảo ngụy, cao tầng Lệ thị đều tiến hành thương thảo ở đây, trên thực tế là trung tâm chỉ huy của cả tộc Lệ thị.

Sau khi tu sĩ thủ vệ và cấm chế phát hiện hai người, không hề ngăn cản, lập tức khom mình hành lễ, mở ra từng cánh cửa cao lớn.

Cốt hỏa trắng bệch cháy lên từng cặp một theo bước chân bọn họ đi vào bên trong, chiếu sáng đường hành lang u ám bối rối.

Chẳng mấy chốc, hai người đã thấy Lệ Vô Cữu đang tự mình kiểm tra thu hoạch trước một tòa nhà kho.

Hắn ta hoa phục kim quan đứng chắp tay, đang nhìn mấy hạ bộc cẩn thận chuyển mấy cái rương màu vàng kim nhạt vào trong kho.

"Phụ thân!" Sau khi thấy Lệ Vô Cữu, Bùi Lăng vội vàng hành lễ.

Lệ Liệp Nguyệt trực tiếp tiến lên nói: "Phụ thân, ta và Bùi sư đệ vừa trở về, bị đuổi giết cả một đường!"

Nghe vậy, sắc mặt Lệ Vô Cữu lập tức trầm xuống, phân phó xung quanh: "Tất cả lui ra"

Không lâu sau, xung quanh chỉ còn lại ba người Lệ Vô Cữu, Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng.

Lúc này Lệ Vô Cữu mới hỏi: "Là Tô Ly Kinh?"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, nói: "Không thể xác định, tình huống lúc ấy là như thế này..."

Ngay lúc Bùi Lăng tiến vào đại bản doanh ma đạo Từ Châu không lâu, trên vùng quê vốn không có một ai, cũng không sinh linh gì, đột nhiên xuất hiện mười dị tộc điên dại.

Hai mắt bọn chúng đỏ hồng, khí tức quanh người vô cùng bạo ngược, trực tiếp đánh tới đại bản doanh ma đạo.

Công kích cuồng bạo như mưa rào rơi xuống, đại trận phòng hộ do ma đạo hao phí lượng lớn nhân lực vật lực dựng lên, đủ để tiếp nhận sự tấn công toàn lực của năm tông chính đạo trong một đoạn thời gian khá dài lại không nhúc nhích tí nào.

Oanh!

Trận pháp sừng sững nhưng trong chớp mắt thuật pháp rơi xuống, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra.

Ma tu đóng giữ nơi đây nhanh chóng kịp phản ứng, rối rít bay lượn ra từ từng căn phòng.

Hiện tại ba tông Thánh đạo đều hội tụ ở đây, đám can đảm tập kích đại bản doanh vào lúc này, nhất định là ngụy đạo!

Trong khoảnh khắc, đã có mấy ngàn ma tu độn không mà đứng, nhìn quanh lớn tiếng quát mắng: "Ngụy đạo phế vật, ra nhận lấy cái chết!"

"Số trời Luân Hồi, tạo hóa tròn và khuyết, năm tông ngụy đạo che chở sinh linh phàm tục đến mức sinh dưỡng rất nhiều, Bàn Nhai giới không chịu nổi tiếp nhận, lần đại chiến này các ngươi nhất định hôi phi yên diệt! Lại giãy giụa nữa cũng không làm nên chuyện gì... Nhanh chóng tự sát, có thể tránh thiên khiển!"

"Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất! Ngụy đạo làm điều ngang ngược, tất có tai ương... Lập tức dâng lên thiếu niên nam nữ xinh đẹp trong tộc, làm lô đỉnh cho Thánh giáo ta, lập xuống lời thề tâm ma vĩnh thế làm nô, miễn cho khỏi chết!"

Còn chưa nói hết câu, rất nhiều ma tu đạp không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống phát hiện người công kích đại trận căn bản không phải ngụy đạo đã đoán trước, mà là những dị tộc đê tiện kia.

Mấy ma tu đằng không mà lên đứng ở trước nhất chuẩn bị cướp đoạt công đầu đều khẽ giật mình, chợt cười lạnh một tiếng, bay thẳng ra khỏi đại trận.

Tứ tông Ma môn đều lấy Nhân tộc vi tôn, cho dù Yêu tộc Thanh Yếu sơn có Yêu Đế trấn giữ, trong mắt bọn họ cũng chỉ là vật liệu phẩm tướng tốt hơn, hiện tại ở trong mắt bọn họ những dị tộc này lại khiêu khích trước trận, đều không cần thiết chút nào.

Chương 1552: Dị tộc công trận

Rầm rầm rầm...

Ngàn vạn đạo thuật pháp gần như đồng thời bộc phát ra, ánh sáng tuyệt đẹp lập tức nhấn chìm địch tới đánh.

Trong nháy mắt, mười tên dị tộc điên dại đã bị đánh thành một tầng thịt băm, đều đều rải lên trong vòng vài dặm.

Chỉ có điều, kết cục còn thê thảm hơn chém thành muôn mảnh như thế, khí tức những dị tộc này vẫn chưa từng biến mất, không có chút dấu hiệu tử vong nào.

Chẳng mấy chốc, trên mỗi một tấc thịt băm đều mọc ra từng con mắt máu thịt be bét, tràn ngập oán độc, sau đó bọn chúng không ngừng tụ hợp, tản ra khí thế càng thêm cường đại.

Cùng lúc đó, một tu sĩ áo bào trắng bồng bềnh đột nhiên xuất hiện ở phía trên đại bản doanh.

Vẻ ngoài hắn ta hơi già nua nhưng vẫn nhìn ra được mày đẹp mắt sáng vẻ anh tuấn lúc tuổi còn trẻ, lúc này áo bào trắng đón gió mà múa, một cái vòng vàng cổ xưa đã sớm phai màu ở trên đỉnh đầu, mặc dù hiện tại có chỗ khác biệt với vòng vàng mà đệ tử Thiên Sinh giáo đeo, cẩn thận phân biệt có thể phát hiện kỹ thuật cùng một mạch truyền thừa.

Nhìn vẻ ngoài tên tu sĩ này là Nhân tộc thuần túy, nhưng khí tức quanh người hắn ta lại cuồng bạo, hỗn loạn, tà ác... Không khác những dị tộc điên dại kia.

Thấy người này, trong mấy tên ma tu cao tầng giữa không trung lập tức hoảng sợ nói: "Loan lão tổ? !"

Lúc nói chuyện, trong lòng bọn họ đều vô cùng nghi ngờ, Loan Kiệu Khanh là một trong lão tổ Thiên Sinh giáo, hắn ta thành danh từ thiếu niên, lúc chân truyền đã phong mang tất lộ, một lần quét ngang cùng thế hệ.

Sau khi tiến vào cảnh giới cao hơn, càng là thực lực mạnh mẽ, là cự phách tiếng tăm lừng lẫy trong Thánh đạo.

Nhưng tính tình hắn ta vô cùng cuồng ngạo, cuối cùng bị ngụy đạo tính kế nhốt vào Độ Ách uyên, đã một đoạn thời gian rất dài không có tin tức, tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây?

Không đợi đám người nghĩ rõ ràng toàn bộ vấn đề, Loan Kiệu Khanh trực tiếp đưa tay nhấn một cái, lập tức toàn bộ đại bản doanh tối sầm lại!

Một ma chưởng quy mô to lớn như núi cao bao phủ toàn bộ đại bản doanh, ngang nhiên nên xuống.

Ma chưởng đen như mực, bên trong như có tiếng kêu rên của vô số vong hồn, bén nhọn chói tai như có thể xé rách tâm thần, chưa rơi xuống, tu sĩ có tu vi hơi thấp trong đại bản doanh đã không bị khống chế nhao nhao đưa hai tay bịt tai, phát ra tiếng gào thét cuồng loạn.

Nó chậm rãi rơi xuống như muốn san toàn bộ đại trận cùng đại bản doanh ma đạo ở bên trong thành bình địa, lúc một cái ma chưởng giống như đúc đánh ra từ chỗ sâu trong đại bản doanh, từ đuôi đến đầu vẫn đánh thẳng vào ma chưởng.

Oanh!

Lực trùng kích kinh khủng lập tức càn quét xung quanh, vốn có rất nhiều ma tu đạp không mà đứng, lại không kịp phản ứng lần lượt bị khí kình vô hình đánh bay ra, đập mạnh vào trên vách đại trận, nôn máu tươi như điên.

Phía dưới đại trận nổi lên sóng nước như đường vân, triệt tiêu lực trùng kích hùng hậu.

Đệ tử Ma môn trong đại trận thấy tình thế không ổn, lập tức phân tán ra, tự mình tìm kiếm chỗ trốn tránh.

Một lão giả áo bào trắng kim quan, mi tâm khảm đá quý màu vàng óng nhạt bước ra một bước, đã xuất hiện giữa không trung, giằng co từ xa với Loan Kiệu Khanh.

Hắn ta đánh giá đối phương một lát, hơi chắp tay nói: "Loan sư huynh, nếu đã rời khỏi Độ Ách uyên, sao không chào hỏi tông môn?"

Trong mắt Loan Kiệu Khanh một mảnh huyết sắc, căn bản không để ý tới lão giả, lúc này tiếp tục ra tay đánh tới pháp trận phòng hộ đại bản doanh.

Lão giả nhướn mày, lập tức ra tay ngăn cản.

rầm rầm rầm...

Giữa hai người lập tức bộc phát đại chiến, đại trận phòng hộ đồn dập run rẩy, toàn bộ phương thiên địa này đều đang không ngừng chấn động, khí thế kinh khủng làm rất nhiều ma tu lần lượt phi độn ẩn núp vào chỗ càng sâu hơn trong trận pháp như chim thú.

Phía trên bầu trời, phong lôi vân điện tàn phá bừa bãi nổ tung, trong nháy mắt đã thay đổi mấy lần, muôn hình vạn trạng...

Đại bản doanh ma đạo Từ Châu.

Lưu Ly tháp, trong phòng nghị sự.

Đại Phù Đồ Lệnh mặt không thay đổi ngồi xếp bằng, đang chờ đợi Tô Ly Kinh và Kê Mang trả lời chắc chắn.

Tô Ly Kinh dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng không lấy được "trợ cấp" sẽ không rời đi.

Kê Mang thì tiện tay lấy ra một đầu lâu nữ tu từ trong túi trữ vật, tùy ý thưởng thức. Nữ tu này có dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặc dù chỉ có một cái đầu lại vẫn tản ra khí tức sắc bén nhàn nhạt, hiển nhiên thể chất đặc thù. Sau khi chém đầu, trải qua thủ đoạn xử lý đặc thù vẫn giữ được đặc tính kỳ lạ.

Ba người đã giằng co một hồi lâu.

Xem ra, sự giằng co trong im lặng này còn tiếp tục.

Lúc này, một tiếng vang to lớn đột nhiên truyền đến.

Ba người chỉ tùy tiện cảm giác một trận, thấy không phải ngụy đạo đột kích cũng không để ý tới, tiếp tục giằng co với nhau.

Một lát sau, lại là một tiếng vang thật lớn, theo đó pháp trận phòng hộ cả tòa Lưu Ly tháp hơi chấn động một chút, hóa giải lực trùng kích đập vào mặt mà tới.

Cùng giống vừa rồi, ba người ai cũng không chịu nhượng bộ, phát hiện không phải ngụy đạo ra tay đều không có ý lên tiếng, cứ như chưa tỉnh.

Chương 1553: Đại chiến (1)

Dù sao, nơi đây là đại bản doanh tứ tông Thánh đạo dựng lên ở Từ Châu Cửu Nghi sơn, dù hiện tại Vô Thủy sơn trang đã rút lui, người ba tông Luân Hồi tháp, Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo vẫn tụ tập ở đây.

Ngoại trừ ba vị chủ một tông bọn họ đang nghị sự ở đây, còn có rất nhiều Thái Thượng trưởng lão tọa trấn, việc nhỏ bình thường không ảnh hưởng tới bọn họ.

Lại sau một lúc lâu, chấn động to lớn truyền đến.

Ba người vẫn thờ ơ.

Thế là, thời gian khoảng cách ngắn hơn, gian ngoài lại truyền đến tiếng động cực lớn...

Cho đến nửa canh giờ sau, ba người đồng thời nhướn mày, đều nghi ngờ nhìn về một phương hướng.

"Hợp Đạo đỉnh phong? Hay là độ kiếp?"

"Khí tức này chắc là một vị tiền bối Thánh đạo, nhưng bản tọa không có chút ấn tượng nào."

"Xem ra là vị tiền bối có bối phận rất cao..."

Nói xong, Tô Ly Kinh và Kê Mang đều nhìn về Đại Phù Đồ Lệnh.

Đại Phù Đồ Lệnh nhíu mày, hắn ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đột nhiên càng ngày càng nhiều cường giả giết tới đại bản doanh, đặc biệt là vị tiền bối vừa xuất hiện, cho dù tu vi còn chưa độ kiếp, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa!

Nếu lại kéo dài, có lẽ sẽ xảy ra việc lớn.

Nghĩ tới đây, Đại Phù Đồ Lệnh trầm giọng nói: "Trước tiên giải quyết rắc rối bên ngoài đã, sau đó lại bàn bạc chuyện quan trọng.

Tô Ly Kinh và Kê Mang nhìn nhau, đều khẽ gật đầu: "Được."

Còn chưa nói hết câu, bóng dáng hai người đã biến mất khỏi phòng nghị sự.

Đại Phù Đồ Lệnh chậm rãi đứng lên, khi hắn ta hoàn toàn đứng thẳng đã hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc thoát khỏi Lưu Ly tháp.

Lúc này ở đại bản doanh, ngoại trừ một vài căn phòng pháp khí đã bị đổ nghiêng, tổng thể không có tổn thất gì quá lớn.

Dù sao đệ tử Thánh đạo khá linh hoạt, nhất là tu sĩ ma đạo may mắn còn sống sót sau khi trải qua chiến tranh hơn nửa năm, người sau thông minh hơn người trước, dù là người tu vi thấp cũng đã ẩn nấp cực kỳ kín kẽ.

Đại Phù Đồ Lệnh dùng thần niệm hùng hậu đảo qua toàn bộ doanh địa, xác nhận không có vấn đề gì lớn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài pháp trận phòng hộ.

Lúc này, những kẻ địch tập trung lại tấn công vào khoảng mây đen mù sương này càng ngày càng nhiều.

Ngoại trừ rất nhiều dị tộc điên dại, điều khiến người ta chú ý nhất là một vài tu sĩ Nhân tộc.

Những tu sĩ này gần như đều mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt già nua nhưng khí tức lại đặc biệt cường đại, toàn thân quanh quẩn sự hỗn loạn, cuồng bạo, sa đọa, hung lệ có cùng nguồn gốc với Vĩnh Dạ hoang mạc...

Trong số ba tông ma đạo ở lại trấn thủ nơi đây, đã có mấy vị Thái Thượng trưởng lão ra tay, chỉ là một bên xâm phạm vẫn không sợ sinh tử, trong chốc lát Ma môn cũng không chiếm được ưu thế.

Thấy tình hình này, Đại Phù Đồ Lệnh nhướn mày, lập tức nhận ra thân phận mấy tên tu sĩ ở phía bên kia.

Người áo bào trắng bồng bềnh, vòng vàng ảm đạm là một vị lão tổ cũ của Thiên Sinh giáo, tên là Loan Kiệu Khanh; người có vẻ mặt sầu khổ, áo bào xám tối nghĩa lại là một vị Thái Thượng trưởng lão nhiều năm trước của Luân Hồi tháp, La Đô; người mặc cẩm bào rách nát, lúc ra tay hồn phong gào thét là một vị thiên tài của Trọng Minh tông vào năm đó, Tả Cảnh Hành, hắn ta có bối phận cực cao, lúc trở thành Thái Thượng trưởng lão, người đứng đầu ba tộc Trọng Minh tông bây giờ mới chỉ quật khởi.

Còn có một tu sĩ Nhân tộc trông như trung niên, khuôn mặt hắn ta cương nghị oai hùng, không giận tự uy, dù áo bào rách nát cũng không che đậy được khí chất ung dung đã từng quyền cao chức trọng. Sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt hắn ta, Đại Phù Đồ Lệnh hơi híp mắt lại, đây là người ngụy đạo!

Thái phó của Thái tử Lưu Lam hoàng triều vào năm đó Viên Trường Chân!

Trong số dị tộc, người nổi bật nhất là con đại yêu kia, huyết mạch Thanh Yếu rõ ràng khiến Đại Phù Đồ Lệnh nhanh chóng nghĩ đến một phản đồ dưới trướng Yêu Đế Thanh Yếu sơn vào năm đó...

Đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt của hắn ta nhanh chóng rơi xuống một tu sĩ hình dáng thon gầy, khuôn mặt lạnh băng bạo ngược.

Tên tu sĩ này có đôi mắt sắc sảo độc ác, quanh người quanh quẩn huyết sát chỉ khí như thực chất, khí tức hắn ta vô cùng cường thịnh, cực kỳ đáng sợ.

Sắc mặt Đại Phù Đồ Lệnh nghiêm nghị, đây là vị tiền bối Thánh đạo vừa kinh động đến hắn, Tô Ly Kinh và Kê Mang, thực lực của đối phương là sự tồn tại mạnh nhất trong số kẻ địch tiến đánh lần này!

Lúc này, bóng người loé lên, một Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp xuất hiện bên cạnh Đại Phù Đồ Lệnh, giọng điệu không quá chắc chắn truyền âm nói: "Đại Phù Đồ Lệnh, vị kia... Hình như là Diệt Liên tôn giả?"

Cửu A cung.

Một tòa thiền điện mở ra tất cả thủ đoạn phòng hộ ngăn cách đủ loại dò xét.

Lệ Vô Cữu, Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng đã đến đây một đoạn thời gian.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đã kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra một lần.

Sắc mặt Lệ Vô Cữu âm trầm, hiện tại đám tên điên Vô Thủy sơn trang nghe Yến Tê thành nói dăm ba câu đã dẫn đầu lui binh, áp lực của ba tông Thánh đạo đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ Luân Hồi tháp, Trọng Minh tông và Thiên Sinh giáo cũng định rút lui.

Chương 1554: Đại chiến (2)

Trong lòng năm tông ngụy đạo cũng nắm chắc điểm này.

Vì vậy, trong thời gian ngắn, đôi bên đều ăn ý giữ sự kiềm chế, nhanh chóng chóng kết thúc chiến tranh.

Hiện tại, không hiểu sao Thánh Tử Thánh Nữ xuất thân từ Cửu A Lệ thị lại bị đuổi giết, tất nhiên Tông Chủ không thoát khỏi liên quan!

Chỉ có điều, hiện tại không có chứng cứ, dù có làm loạn đến chỗ "Minh Huyết" tổ sư, nhiều lắm Tông Chủ chỉ bồi thường một ít linh thạch là xong việc...

Ngay lúc suy nghĩ đang thay đổi thật nhanh, gian ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa.

Lệ Vô Cữu lập tức lấy lại tinh thần, không quan tâm tiếng động bên ngoài mà nói với Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng: "Từ giờ trở đi, tất cả hành động của hai người các ngươi đều phải đi theo đội quân Lệ thị."

"Lão phu cũng muốn xem thử, Tông Chủ có dám trực tiếp tuyên chiến với Lệ thị ta hay không!"

Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng đều gật đầu: "Vâng!"

Thấy thế, Lệ Vô Cữu khẽ gật đầu đang muốn nói gì đó, gian ngoài lại truyền đến tiếng vang dữ dội, mơ hồ còn kèm theo tiếng hô quát chạy trốn của đệ tử Thánh đạo.

Cùng lúc đó, một luồng khí tức hỗn loạn, cuồng bạo, sa đọa, hung lệ tràn ngập toàn bộ doanh địa.

Phát hiện luồng khí tức quen thuộc này, sắc mặt Bùi Lăng hơi mất tự nhiên hỏi: "Hình như doanh địa đã xảy ra chuyện gì đó?"

Lệ Vô Cữu vung tay lên, bùi ngùi nói: "Các ngươi không cần lo lắng! Hiện tại tất cả Thái Thượng trưởng lão tham chiến của Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo và Thánh tông ta đều tọa trấn ở đây. Ngoài ra, lúc này người đứng đầu ba tông đều nghị sự trong Lưu Ly tháp."

"Dù xảy ra điều gì, đều không tới lượt hai tiểu bối các ngươi quan tâm"

"Tốt, hiện tại các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi."

"Lão phu còn phải tiếp tục kiểm kê tài vật, chuẩn bị tất cả sự vụ khi rút lui."

Lệ Liệp Nguyệt và Bùi Lăng vội vàng đứng lên hành lễ: "Vâng, phụ thân"

Thế là, Lệ Vô Cữu tâm niệm vừa động, lập tức gọi đến một U Hồn tùy tùng, ra lệnh hắn ta dẫn hai người đến một thiền điện nghỉ ngơi.

Hai người đi theo U Hồn tùy tùng rời khỏi thiền điện, sau đó bước đi dọc theo hành lang, lúc ngẩng đầu đã thấy tình cảnh đấu pháp kinh thiên động địa bên ngoài trận pháp phòng hộ.

Rất nhiều tu sĩ cấp cao đạp không mà đứng, thi triển thủ đoạn, ánh sáng thuật pháp chiếu khắp toàn bộ thiên địa.

Tiếng quỷ khóc thê lương che ngợp bầu trời, vô số huyết ảnh quỷ quái như ẩn như hiện, huyết hải cuồn cuộn như muốn lật úp Từ Châu to lớn như vậy...

Dù trận pháp không ngừng nổi lên gợn sóng lăn tăn, hóa giải lực trùng kích hùng hậu, nhưng mặt đất trong doanh địa vẫn hơi run rẩy, rất nhiều căn phòng lầu các cấp bậc pháp khí đều đang phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi.

Trong doanh địa, tất cả tu sĩ cấp thấp đều biến mất không thấy tăm hơi, hai người dùng thần niệm đảo qua mới có thể phát hiện bọn họ đều đã trốn vào chỗ ẩn núp, toàn lực ẩn nấp để tránh vạ lây.

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, người đến tấn công doanh địa đều là dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc, cùng ma đầu Độ Ách uyên bị Đọa Tiên mộng cảnh thôn phệ!

Những người này đều do ý chí hỗn độn của đọa tiên phái tới tìm hắn!

U Hồn tùy tùng lơ lửng dẫn hai người Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt tiếp tục đi về phía trước.

Hành lang quanh co khúc khuỷu, mặc dù bên ngoài trận pháp phòng hộ đánh đến tối tăm trời đất, nhưng bản thân Cửu A cung cũng có năng lực phòng ngự cực mạnh, hiện tại lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Lúc này, độn quang vẽ qua nơi xa, trong giây lát Thiếu Phù Đồ Lệnh dẫn theo một đoàn đệ tử độn đến trước mặt hai người, đạp không mà đứng khẽ gật đầu với bọn họ.

Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt đều dừng bước lại, quay đầu nhìn về Thiếu Phù Đồ Lệnh.

Thiếu Phù Đồ Lệnh chắp tay lên trời, cao giọng nói: "Không biết bây giờ Bùi thánh tử, Lệ thánh nữ có thuận tiện không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ bình tĩnh hỏi: "Không biết Thiếu Phù Đồ Lệnh có việc gì?"

Thiếu Phù Đồ Lệnh gọn gàng dứt khoát nói: "Số trời Luân Hồi, tạo hóa tròn và khuyết. Vì sự yên bình của phương thiên địa này, chúng ta nhất định phải nhanh chóng diệt trừ sinh linh ngụy đạo.

"Bây giờ người đứng đầu ba tông đều đang nghị sự, còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc, ta vừa nhận được tuyến báo, lần này đi về phía tây bắc một khoảng cách có một cứ điểm bí mật của ngụy đạo, che giấu mấy vạn lê dân ở bên trong"

"Còn có một bộ phận tán tu."

"Bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, ngụy đạo chỉ có mấy tên trưởng lão Hóa Thần tọa trấn.

"Hai người chúng ta liên thủ đến đó, đồ sát toàn bộ cứ điểm lại về, hoàn toàn tới kịp!"

Sau khi Bùi Lăng nghe xong, lập tức lắc đầu, nói: "Hiện tại ta phải tu luyện một môn ma công, không có thời gian rảnh"

Thiếu Phù Đồ Lệnh nhướn mày, đang muốn tiếp tục thuyết phục, đệ tử sau lưng hắn ta đột nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống.

Ánh mắt ba người Thiếu Phù Đồ Lệnh, Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt lập tức nhìn về phía tên đệ tử kia.

Chỉ thấy hắn ta "rầm" một tiếng đập ra một cái hố nông trên mặt đất, ba đạo thần niệm cường đại nhanh chóng đảo qua trên người hắn ta, sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện, hình như tên đệ tử này quá mệt mỏi đột nhiên ngủ thiếp đi.

Chương 1555: Vĩnh Dạ ăn mòn

Bùi Lăng đang muốn dẫn Lệ Liệp Nguyệt rời đi, vào lúc này đệ tử sau lưng Thiếu Phù Đồ Lệnh lần lượt ngã xuống, chỉ trong chớp mắt này, ngoại trừ mấy tên chân truyền, đệ tử khác đã ngủ say toàn bộ, mặc cho thần niệm của ba người dò xét như thế nào, đều không phát hiện ra chút vấn đề nào.

Ba người thay đổi sắc mặt, đều nhận ra tình huống không đúng, dưới tình huống bình thường dù tu sĩ không ngủ mấy tháng cũng không xảy ra vấn đề gì.

Hiện tại đột nhiên có một tên đệ tử ngủ say, ngược lại còn có thể nói là đối phương quá mệt mỏi, nhưng các đệ tử đều như vậy, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó!

Bùi Lăng lập tức khuếch tán thần niệm đến nơi xa, chẳng mấy chốc đã phát hiện không chỉ đệ tử bên cạnh Thiếu Phù Đồ Lệnh xuất hiện tình huống như vậy, đệ tử Nguyên Anh trổ xuống trong doanh địa, ngoại trừ một vài chân truyền, hoặc là đệ tử thực lực gần với chân truyền, tất cả đã bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say.

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, cũng không rảnh biết rõ ràng nguyên nhân, lập tức nói: "Đi!"

Nói xong, hắn một phát nhấc Lệ Liệp Nguyệt lên, trực tiếp vòng qua Thiếu Phù Đồ Lệnh, nhanh chóng đi về phía trước.

Lúc này, trên người đệ tử ngủ say đột nhiên tràn ra một luồng bóng tối sền sệt nồng đậm như thực chất, nhanh chóng bao phủ xung quanh.

[Minh Thiên Chỉ Vụ] !

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, vội vàng dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt bỏ chạy đến giữa không trung.

Thiếu Phù Đồ Lệnh cũng phản ứng không chậm, dẫn theo mấy tên chân truyền nhanh chóng rời xa những đệ tử ngủ say kia.

Nhưng ngay sau đó, trong [Minh Thiên Chỉ Vụ] lập tức truyền đến tiếng thì thầm chói tai, những tiếng thì thầm này như là hàng ngàn hàng vạn người đồng thời gào thét cầu xin, không thể phân biệt nội dung cụ thể bên trong, chỉ là mỗi một tiếng thì thầm đều tràn ngập sự hỗn loạn, điên cuồng, sa đọa vô biên vô tận...

Đây là tiếng thì thầm Vĩnh Dạ trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

rầm rầm rầm...

Không có chút do dự nào, hai người Lệ Liệp Nguyệt và Thiếu Phù Đồ Lệnh đồng thời ra tay, trong khoảnh khắc đã giết chết đệ tử ngủ say nằm trên mặt đất!

Chỉ có điều, những đệ tử này bị chém thành muôn mảnh, khí tức lại chưa từng biến mất, trên thi thể bị đánh cho máu thịt be bét không thành hình người nhanh chóng mọc ra từng con mắt đẫm máu.

Lúc tất cả con mắt chớp động, lần lượt nhìn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, khí tức thi thể càng ngày càng mạnh, nhanh chóng vượt qua tu vi khí tức của bản thân những đệ tử này.

Bùi Lăng nhướn mày, những đệ tử này đã bị lực lượng đọa tiên ăn mòn, trở thành một thành viên của những người điên dại kia!

Hiện tại chẳng những giết không chết, hơn nữa thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh.

Nơi này là đại bản doanh Ma môn, không thể thả [Tru Ác Kỳ] ra, trong chốc lát hắn căn bản không có thủ đoạn khắc chế.

Ngoại trừ cái đó ra, chiến lực do đọa tiên phái tới càng ngày càng kinh khủng, nếu không phải hắn vừa chạy về đại bản doanh, thật sự gặp gỡ sự tồn tại ở khu chữ "Thiên" Độ Ách uyên, hậu quả khó mà lường được!

Phải lập tức tìm một cơ hội phân ra hóa thân, thỉnh giáo đọa... Ý chí Chân Tiên phải làm thế nào để đối phó những thứ bất tử này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng một phát bắt được cổ tay Lệ Liệp Nguyệt, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], trực tiếp bỏ chạy về một phương hướng.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Bên ngoài đại trận, một đám Thái Thượng trưởng lão đang đánh đến không gian vỡ vụn với đám điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc, khí tượng quỷ quyệt, huyết nhục nổ tung rơi như mưa...

Trong đại trận...

Tiếng thì thầm Vĩnh Dạ càng ngày càng vang dội, mới đầu chỉ là đông một chỗ tây một chỗ, chẳng mấy chốc theo số đệ tử ngủ say gia tăng, từng mảnh nhỏ [Minh Thiên Chỉ Vụ] bắt đầu liên hợp lại, lại khuếch tán đến nơi càng xa xôi hơn.

Trong số đệ tử ngủ say, từng người đứng thẳng lên, khí tức của bọn họ nhanh chóng mạnh lên, ngay sau đó sinh ra từng cái đầu, cánh tay, chân, con mắt... Lúc điên cuồng nhiễu sóng, bọn họ đều lấy hình thù càng ngày càng kỳ quái để đuổi theo Bùi Lăng.

Phía sau Cửu A cung.

Bùi Lăng dẫn Lệ Liệp Nguyệt đi vào bên trong một gian tĩnh thất.

Vốn tĩnh thất này dùng để nghỉ ngơi, trang trí lịch sự tao nhã, trong bình còn cắm một chùm linh hoa, lúc này lại không có một ai.

Bùi Lăng tùy ý đá văng bàn nhỏ ở giữa, lập tức nói: "Lệ sư tỷ, hộ pháp giúp ta!"

Nói xong, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đường vân màu đỏ sậm hiện ra quanh người, nhanh chóng bắt đầu phun trào.

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, khép tay áo đứng ở một bên đề phòng.

Chỉ thấy tất cả đường vân màu đỏ sậm đều lao mạnh ra sau lưng Bùi Lăng, chẳng mấy chốc một đoàn bóng tối như thực chất xuất hiện, sau khi bóng tối nhúc nhích một trận, một nữ tu vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất mềm mại chậm rãi hiện ra, trong giây lát nàng bước ra phía trước một bước, bóng tối lập tức hóa thành một kiện áo bào đen rộng thùng thình phủ lên đầu vai nàng.

Mạc Lễ Lan chậm rãi quay đầu, một đôi con ngươi thuần trắng tản ra khí tức quỷ quyệt, âm trầm, hung lệ.

Cùng lúc đó, khí tức của Bùi Lăng chợt hạ xuống, thực lực đột nhiên rớt xuống một mảng lớn.

Chương 1556: Hai con đường

Nhìn thấy tình cảnh này, Lệ Liệp Nguyệt lập tức biết đây là hóa thân của Bùi sư đệ, chỉ có điều hóa thân này là gì...

Đang nghĩ ngợi, sắc mặt nàng đột nhiên nghiêm nghị, cỗ hóa thân này có ý chí độc lập!

Lúc này, Bùi Lăng nhanh chóng hỏi: "Mạc tiên hữu...

Oanh!"

Một tiếng vang cuồng bạo, vách tường tĩnh thất trực tiếp bị đánh xuyên qua, mấy tên đệ tử Ma môn mọc ra ba bốn cái đầu, bảy tám cánh tay bước vào tĩnh thất.

Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lúc chuông gió nhẹ vang lên, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] đã rơi vào giữa ngón tay, từng độc lâu lớn khoảng ngón cái mở ra cằm dưới, phát ra tiếng cười điên cuồng im ắng, bắn ra hỏa diễm đen nhánh giết về phía mấy tên đệ tử kia.

Cùng lúc đó, Mạc Lễ Lan đột nhiên thay đổi sắc mặt, hai tay ôm chặt đầu.

Không đợi Bùi Lăng mở miệng lần nữa, nàng đã nhanh chóng truyền âm nói: "Đừng dừng lại một chỗ quá lâu! Nếu không, toàn bộ khu vực quanh ngươi đều bị nuốt vào trong Vĩnh Dạ hoang mạc, đến lúc đó ngươi sẽ phải đối đầu trực diện với bản thể của ta!"

"Nhanh chóng chuẩn bị lực lượng pháp tắc cho ta!"

"ý chí hỗn độn trong bản thể của ta càng mạnh, ta sẽ càng yếu."

"Thời gian càng kéo dài, cho dù ta có thể thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] một lần nữa, cũng không làm chủ được tiên mộng của bản thể!"

"Nếu không có lực lượng pháp tắc, tiên lực càng tốt hơn!"

"Trước khi lấy được lượng lớn lực lượng pháp tắc hoặc là tiên lực, đừng tách ta ra nữa... Ý chí... Hỗn độn... Sẽ... thôn phệ... Ta..."

Thấy vẻ mặt Mạc Lễ Lan càng ngày càng đau khổ, ngay cả lời nói cũng đứt quãng, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, vội vàng hỏi:

"Không có cách nào đối phó những tên bất tử điên dại này sao?"

Mạc Lễ Lan chật vật mở miệng: "Pháp, lực lượng pháp tắc... Còn có lá cờ kia của ngươi!"

Bùi Lăng lập tức gật đầu, nói: "Đa tạ!"

Nói xong, hắn duỗi tay ra nắm chặt bàn tay Mạc Lễ Lan, lòng bàn tay kề nhau, Mạc Lễ Lan trở về thành vô số đường vân màu đỏ sậm, hòa vào trong cơ thể hắn.

Lúc thu hồi hóa thân, Lệ Liệp Nguyệt cũng vừa hay giải quyết xong mấy tên đệ tử kia.

Bùi Lăng đứng lên, nhìn thi thể mấy tên đệ tử kia, đã thấy trong tro cốt bị ép thành tro tàn nhanh chóng toát ra từng đôi mắt, trừng trừng nhìn chăm chú về phía mình.

Hắn lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt trực tiếp rời đi.

Đồi thấp cháy đen.

Trong gai đâm màu xám đen còn sót lại, bốn bóng dáng đang đứng đều có khí tức tinh khiết, trên trần quang minh lẫm liệt.

Chính là bốn người Phó Huyền Tự.

Lúc này, bọn họ thi triển thuật pháp che giấu tung tích, đều cau mày nhìn mây đen sương mù ở đằng xa.

Đoàn mây mù kia chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tràn ngập toàn bộ chân trời, phần dưới cờ lớn hoàn toàn biến mất trong núi mây biển sương, như lơ lửng giữa không trung, nghiêm nghị mà đứng.

Chưa tới gần đã có thể cảm nhận được bên trong đó truyền đến ác ý, nguyền rủa, oán giận dày đặc...

Tốc độ bay của Bùi Lăng quá nhanh, vừa rồi bọn họ bám theo cả quãng đường, từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp đối phương, hiện tại vị Ma tử Trọng Minh tông này đã tiến vào doanh địa Ma môn, lần phục kích đối phương này đã hoàn toàn ngâm nước nóng.

Ninh Vô Dạ buồn bực truyền âm nói: "Phó sư huynh, Chung Quỳ huynh, Yến sư muội, lần này thật xin lỗi'"

"Nếu không phải ta chậm trễ thời gian, nhất định có thể chặn đường hắn ở bên bờ Tể Thủy."

Ba người khác nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, rối rít an ủi:

"Không sao, còn nhiều thời gian, sau này sẽ có cơ hội giết ma đầu kia."

"Không sai! Ma tử Trọng Minh tông này cuồng ngạo ngang ngược, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn cũng chém hắn dưới kiếm"

"Kẻ này làm điều ngang ngược, thậm chí có mối hận đoạt vợ với Tông Chủ Trọng Minh tông, cho dù hôm nay chúng ta chưa thể giết hắn, hắn trở về doanh địa, e rằng cũng không có kết quả tử tề...

Đang nói, phía trên mây đen như sương mù đột nhiên xuất hiện cái bóng lờ mờ.

Chợt, những cái bóng này bắt đầu ra tay, điên cuồng tiến đánh đại trận phòng hộ của doanh địa.

Bốn người lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mấy tên ma tu nhanh chóng bay ra từ trong đại trận, huyết hà càn quét, hồn phong gào thét, bạch cốt như rừng, giết rất nhiều dị tộc hình thù kỳ quái ngay tại chỗ.

Nhưng chẳng mấy chốc một bóng người áo bào trắng ảnh xuất hiện, khí tức hắn ta vô cùng cường đại, rõ ràng là Hợp Đạo kỳ!

Ma chưởng to lớn ngang nhiên đè xuống, khí thế hùng hậu như muốn đánh toàn bộ doanh địa ma đạo thành bột mịn.

Trong doanh địa, có một vị Thái Thượng trưởng lão nhanh chóng xuất hiện ứng chiến.

Sau đó, số dị tộc đến tiến đánh pháp trận phòng hộ càng ngày càng nhiều, một phương Ma môn cũng không ngừng có tu sĩ bay ra chặn đường.

Trong khoảnh khắc đại chiến đã tiến vào trạng thái nóng bỏng, thuật pháp ngang trời, thần thông tung hoành, lực trùng kích hùng hậu không ngừng tiêu tán ra xung quanh, dù khoảng đồi thấp mà bốn người lựa chọn dừng lại cách doanh địa ma đạo một khoảng khá xa, vẫn có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo trên chiến trường.

Bốn người quan sát một trận, nhanh chóng kịp phản ứng, cơ hội tốt!

Mặc dù không biết cụ thể bên Ma môn xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hiện tại năm tông bọn họ tấn công tới...

Chương 1557: Lấy một địch bốn (1)

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự lập tức nói: "Liên hệ tông môn!"

Ba người khác lần lượt gật đầu, đồng thời lấy ra Truyền Âm Phù dùng để liên lạc với tông môn.

"Sư tôn, đại bản doanh ma đạo ở Từ Châu bị tập kích, Ma môn không thể lập tức đánh lui kẻ địch, chúng ta có thể nhanh chóng xuất binh!"

"Bẩm chưởng giáo, ma đạo bị tập kích, đúng lúc để năm tông chúng ta ra tay, thừa thế xông lên, trục xuất bọn chúng!"

"Tông Chủ, đại bản doanh ma đạo ở Từ Châu xảy ra chuyện, tông ta có thể ung dung công kích!"

Bốn người vừa liên hệ tông môn xong, lập tức thấy một đạo độn quang không để người ta chú ý, nhanh như sao băng thoát ra từ bên trong đại bản doanh ma đạo, thân hình lại là Bùi Lăng!

Bọn họ lập tức mừng rỡ, Phó Huyền Tự nhanh chóng nói: "Đuổi theo!"

Còn chưa nói hết câu, bốn người đã tự mình thi triển độn pháp đuổi theo Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng đã dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt thoát khỏi đại trận.

Không có trận pháp cách trở, mùi khét, khí tức thuật pháp, huyết sát chỉ khí... Lập tức mãnh liệt tràn ra.

Hắn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], tránh đi những dư chấn giao chiến ở giữa không trung, nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa.

Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên hỏi: "Vì sao rời khỏi đại trận?"

Bùi Lăng truyền âm trả lời: "Những thứ trong Vĩnh Dạ hoang mạc kia tới tìm ta. Nếu ta tiếp tục ở lại doanh địa, vĩnh viễn không giết hết những vật kia."

"Thì tính sao?" Lệ Liệp Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói: "Bao nhiêu đệ tử phổ thông chết đi cũng không sao cả, nhưng Bùi sư đệ đâu thể có việc gì?"

"huống chi ẩn thân trong trận sẽ có rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, Tông Chủ che chở, còn có trận pháp phòng hộ, càng an toàn hơn rời đi."

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, truyền âm nói: "Không đơn giản như vậy."

Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy các Thái Thượng trưởng lão đã ra tay.

Chỉ có điều, dựa theo lời nói của ý chí Chân Tiên, mình tiếp tục ở lại doanh địa, toàn bộ doanh địa sẽ bị nuốt vào Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nếu là lúc trước, Vĩnh Dạ hoang mạc tuyệt đối không thể làm được điểm này.

Nếu không cũng không an phận thủ thường nhiều năm như vậy.

Nghĩ cũng biết, điều này chắc chắn có liên quan với trận [Minh Thiên Đại Mộng] ở Độ Ách uyên vào lần trước.

Hiện tại, rất có thể vị kia ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc đã đến ranh giới sắp thức tỉnh!

Hiện tại Bùi Lăng có hai con đường có thể đi, thứ nhất là đi quỷ dị trường tư thục ở Triệt Châu, đó là "quỷ dị" đã bị hắn khống chế, hắn chỉ cần dùng [Thực Nhật bí lục] huyễn hóa thành dáng vẻ sơn trưởng, tất cả quy tắc bên trong đều có thể để hắn sử dụng.

Đúng vậy, trong tư thục có lực lượng pháp tắc mà Mạc Lễ Lan cần.

Thứ hai là chạy về tông môn, mời "Minh Huyết" tổ sư ra tay.

"Nếu để ý chí Chân Tiên dùng [Minh Thiên Đại Mộng] một lần nữa, có lẽ hiện tại ta có thể nhanh chóng giải trừ nguy cơ, nhưng chỉ sợ bản thể nàng cũng có thể tự thức tỉnh!"

"Hiện tại nàng vẫn ra tay giúp ta, cũng là vì ta có thể đánh thức bản thể giúp nàng, chỉ khi nào bản thể của nàng thật sự tỉnh lại...

"Có lẽ người đầu tiên mà nàng giải quyết, sẽ là ta!"

"Một vị tiên nhân sao có thể có thể khoan dung để ý chí của mình làm hóa thân cho một tu sĩ2"

"Cân nhắc ngược lại, chỉ khi ta vẫn có giá trị với nàng, nàng mới có thể giúp ta mãi!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định, hiện tại chạy về tông môn là cách làm ổn thỏa nhất, một khi đi "quỷ dị"

trường tư thục ở Triệt Châu, sẽ giống như bước lên con đường chết.

Thế là, hắn lập tức truyền âm hỏi: "Lệ sư tỷ, Từ Châu có Truyền Tống Trận trở về tông môn hay không?"

Ba tộc Trọng Minh tông cây lớn rễ sâu, có rất nhiều bố trí trong toàn bộ thiên hạ.

Năm đó hắn ở Lưu Lam hoàng triều, Lệ Vô Mị cũng thông qua Truyền Tống Trận âm thầm bố trí trong hoàng triều để dẫn hắn rời khỏi địa giới hoàng triều.

Hiện tại, mặc dù Cửu Nghi sơn này thuộc sự quản lý của chính đạo, nhưng chắc chắn Lệ thị cũng có bố trí tương tự.

Chỉ cần thật sự có Truyền Tống Trận tồn tại, Lệ sư tỷ là đích nữ của gia chủ Cửu A Lệ thị đương thời, tất nhiên biết vị trí của nó.

Nếu không có, vậy hắn sẽ lập tức để Lệ sư tỷ bỏ chạy ngược phương hướng với mình, tránh bị mình tác động đến...

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt lập tức gật đầu nói: "Không có Truyền Tống Trận trực tiếp truyền về tông môn, nhưng có Truyền Tống Trận rời khỏi địa giới Cửu Nghi sơn."

Ngay sau đó nàng lại bổ sung: "Truyền tống thêm mấy lần cũng có thể về tông!"

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, lập tức trả lời: "Tốt! Ố đâu?"

Lệ Liệp Nguyệt đang muốn trả lời, một đạo kiếm khí rét lạnh bén nhọn đột nhiên phá không mà tới, chém xuống đầu hai người!

Kiếm khí tung hoành như rồng, mũi nhọn ép người, sắc bén vô song!

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức bắn ra một đạo đao khí huyết sắc.

Keng!

Đao khí vù vù, trong khoảnh khắc chém võ kiếm khí, dư thế không giảm tiếp tục đánh xuống nơi xa.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy toàn thân trầm xuống, dường như có vô số ngọn núi nguy nga đè xuống hai vai mình.

Tốc độ của hắn giảm nhanh!

Cùng lúc đó, một chiếc ô lụa to lớn nền hồng nhạt, miêu tả đồ án xuân thủy nhánh hoa dưới ánh trăng xuất hiện, trong khoảnh khắc che đậy một phương bầu trời này.

Chương 1558: Lấy một địch bốn (2)

Trong chớp mắt chiếc ô lớn xuất hiện, phương thiên địa này lập tức bị phong tỏa hoàn toàn, dù là truyền âm hay thần niệm, hoặc là đủ loại thủ đoạn khác đều không thể kết nối với ngoại giới.

Ngay sau đó, một cái ngọc tỉ lớn như ngọn núi tung bay lăn lộn giữa không trung, đập xuống giữa đầu Bùi Lăng!

Vù vù vù...

Ngọc tỉ chưa tới người, cơn gió mạnh theo đó đã đập vào mặt như đao cắt.

Thấy thế, thân hình Bùi Lăng lập tức dừng lại.

Oanh! !!

Hắn đạp không mà đứng, thân thể không nhúc nhích tí nào, một tay tiếp nhận ngọc tỉ kích cỡ tương đương ngọn núi.

Ngay lúc này, hư không phía trước chấn động một cơn, nhanh chóng hiện ra bốn bóng người.

Người cầm đầu mặt mày tuấn tú thư sinh, khinh bào buộc nhẹ, cầm một thanh mộc như ý trong tay, khẽ gật đầu thăm hỏi Bùi Lăng: "Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự, đặc biệt tới lĩnh giáo Thánh Tử Trọng Minh tông."

Người bên cạnh hắn ta mặc hoàng bào kim quan, lạnh giọng nói:

"Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức, xin chỉ giáo!"

Tu sĩ áo bào xanh đeo kiếm trẻ tuổi ánh mắt như điện, trầm giọng nói: "Hàn Ảm Kiếm tông Ninh Vô Dạ, xin chỉ giáo!"

Cuối cùng là một nữ tu xinh đẹp hoa phục chuỗi ngọc, hoàn bội leng keng: "Tố Chân Thiên Yến Minh Họa, xin chỉ giáo!"

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh một tiếng, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] lập tức xuất hiện trong tay.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Hiện tại bản Thánh Tử không rảnh, nếu bốn người các ngươi lập tức rút lui, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Nếu không, chớ trách dưới đao ta vô tình."

Nói xong, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế cường thịnh vô song.

Hóa Thần hậu kỳ? !

Sắc mặt bốn người đột nhiên biến đổi.

Vừa nãy vì đề phòng Thánh Tử Thánh Nữ Trọng Minh tông phát hiện tung tích, bọn họ chỉ theo đuôi từ xa xa, một đường thu liễm khí tức, ngay cả thấy Bùi Lăng ra tay cũng không thả ra cảm giác nhìn trộm thực lực, không biết Bùi Lăng không phải Hóa Thần tiền kỳ, mà là Hóa Thần hậu kỳ!

Lòng bàn tay Bùi Lăng phun ra một luồng kình khí, dễ đàng đánh bay ngọc tỉ to lớn ra ngoài.

Ngọc tỉ như ngọn núi lập tức rơi xuống như một viên thiên thạch, không bị khống chế đánh ra phương xa.

Chung Quỷ Việt Cức nhanh chóng kịp phản ứng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, nhưng mặc cho hắn ta thi triển thủ đoạn như thế nào, trong chốc lát vẫn không thể triệu hồi pháp bảo bản mệnh chịu lực lượng hùng hậu.

Vào lúc này, Bùi Lăng trực tiếp vỗ xuống một chưởng.

Một đạo thủ ấn tràn ngập huyết sát chỉ khí, không ngừng mở rộng trong không trung, đánh về phía bốn người giữa trời.

Đạo thủ ấn này uy năng hiển hách, khí tức hung bạo lại không phải bất kỳ thuật pháp, thần thông gì, mà là thực lực tu vi thuần túy!

Bốn người lập tức cảm thấy một trận uy áp vô cùng kinh khủng giáng lâm, trong nháy mắt trong lòng bọn họ chấn động, đây không phải tu sĩ Hóa Thần ra tay!

Bọn họ lại đang đối mặt với một vị cường giả Phản Hư!

Phó Huyền Tự nhanh chóng tập trung ý chí, lúc này lấy ra một bức tranh, bức tranh lập tức bay tới giữa không trung, nhanh chóng mở ra.

Theo bức tranh mở ra, từng cảnh non sông tráng lệ hiện ra ở trước mặt mọi người.

Sông núi cỏ cây hoặc xinh đẹp thanh u, hoặc khí thôn vạn dặm, hoặc quỷ quái hiểm trở... Khí tức hùng hồn tự nhiên đập vào mặt.

Phó Huyền Tự bấm pháp quyết, sơn hà trong tranh lập tức bay ra khỏi mặt tranh, đón lấy chưởng kình của Bùi Lăng.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Từng tòa sông núi cao tuyệt hùng tráng sụp đổ, từng dòng sông cuồn cuộn tuỳ tiện chôn vùi, đầm lầy rộng lớn mênh mông biến mất từng chút một...

Lúc một tòa núi lớn cuối cùng trong bức tranh tan biến gần như không còn, chưởng kình của Bùi Lăng cũng bị triệt tiêu hoàn toàn.

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, vốn hắn tưởng một chưởng này của mình có thể cùng lúc đánh rơi bốn người này xuống từ giữa không trung, không ngờ một mình Phó Huyền Tự lại tiếp nhận được một chưởng này.

Mình quá coi thường nội tình người thừa kế của chín môn phái lớn!

Lúc này, kiếm khiếu xé rách trường không, kiếm quang che ngợp bầu trời mãnh liệt đánh tới.

Lệ Liệp Nguyệt nhấc [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] lên một cái, bên cạnh lập tức hiện ra U Hồn thị nữ lờ mờ, hồ điệp màu u lam lượn lờ bay múa, cơn gió âm u nổi lên xung quanh, ma vân ngưng tụ giữa không trung, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, dường như trong nháy mắt đã rơi vào luyện ngục.

hì hì... Ha ha... Hì hì ha ha...

Không biết tiếng cười trộm đến từ nơi nào lơ lửng vừa đi vừa về, vô số đôi mắt màu mực theo váy sam như sương mù nhanh chóng hiện ra lít nha lít nhít.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Lệ sư tỷ, một mình ta là được."

Nói xong, hắn đưa tay chộp một cái, một bàn tay màu vàng óng to lớn đột nhiên sinh ra, một phát nắm tất cả kiếm khí vào lòng bàn tay, sau đó hơi dùng sức đã bóp nát toàn bộ kiếm khí!

" [Cầm Thiên Thủ 1? !"

Bốn người chính đạo lập tức giật mình, tại sao Thánh Tử Trọng Minh tông lại dùng thần thông của Lưu Lam hoàng triều?

Nhưng trong chớp mắt bọn họ thất thần, bọn họ đột nhiên tập thể quên lãng cái gì đó, cùng nhau dừng lại thủ đoạn đang thi triển, không rõ ràng lắm nhìn lẫn nhau, lần này bọn họ đến tìm Bùi Lăng, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?

Chương 1559: [Tru Ác Kỳ] (1)

"Đi!" Bùi Lăng nói, một phát bắt được cổ tay Lệ Liệp Nguyệt, chuẩn bị trực tiếp rời đi.

Nhưng chưa thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], sắc trời đột nhiên tối xuống!

Mặt ô lớn màu hồng nhạt trực tiếp bị xé ra một đạo kẽ nứt to lớn, một huyết thủ máu me đầm đìa như ngưng tụ vô tận nguyền rủa kinh khủng, cứ thế cắm vào trong mặt ô, vỗ xuống đầu đám người!

Chỉ nhìn huyết thủ này một chút, đã đủ khiến tâm thần tất cả tu sĩ ở đây ngoại trừ Bùi Lăng dao động, đáy lòng không chịu khống chế sinh ra một loại cảm giác không thể đối đầu.

Khí tức Hợp Đạo!

Đây từng là một sự tồn tại ở khu chữ "Thiên" Độ Ách uyên!

Lúc này Bùi Lăng không chút do dự, lập tức lấy ra [Tru Ác Kỳ] !

Cở xí huyết sắc đón gió phần phật.

Trong chớp mắt kỳ linh "Tru Ác" xuất hiện, không cần Bùi Lăng thôi động, huyền văn như có sinh mệnh nhanh chóng di chuyển, lúc huyết thủ sắp rơi xuống trên thân mọi người, trong nháy mắt đã bị mặt cở thôn phệ trống không.

Ngay sau đó, một lão giả mặc cẩm bào tàn tạ xuất hiện giữa không trung, khuôn mặt hắn ta già nua, hai con ngươi một mảnh huyết sắc, lại là Tả Cảnh Hành!

Hắn ta đưa tay phải ra, sau đó lật xuống một cái, phía trên bầu trời lập tức rơi xuống huyết vũ như trút nước.

Huyết vũ cuồn cuộn đập trên mặt ô màu hồng nhạt, dưới ô, sắc mặt Yến Minh Họa lập tức tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó nàng tâm niệm vừa động, ô lụa nhanh chóng thu nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã như một cái ô bình thường rơi vào trong tay nàng.

Lúc này đây, huyết vũ càng rơi càng lớn, đã thành xu thế mưa như trút nước, bầu trời, mặt đất, thậm chí toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh huyết sắc như vô ngần.

Kỳ linh [Tru Ác Kỳ] hừ lạnh một tiếng, hiện tại không ai thôi động, nàng có thể phát huy ra lực lượng rất có hạn, nhưng đối phó với một vị ma đầu tội ác ngập trời ở khu chữ "Thiên" vẫn không có vấn đề!

Kỳ linh đạp không mà đứng, tay áo hẹp lập tức phất một cái như cá voi hút nước, trong khoảnh khắc hấp thu sạch sẽ tất cả huyết vũ, giữa thiên địa lại hiện ra vẻ trong trẻo.

Thấy [Tru Ác Kỳ] dùng tốt hơn dự đoán, Bùi Lăng thầm thở phào, lập tức nhân tiện nói: "Bảo vệ ta!"

Nói xong, hắn ôm Lệ Liệp Nguyệt, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] nhanh chóng đi xa.

Kỳ linh đang muốn đuổi theo, Tả Cảnh Hành vươn tay phải ra lại lật lên một cái, phía trên bầu trời lập tức có cơn gió âm u nổi lên bốn phía, vô số ác linh lờ mờ hiện ra, trong tay cầm đao thương kiếm kích huyết sắc, sự ác ý ngưng tụ như thực chất, lít nha lít nhít đôi mắt oán độc nhìn ra xung quanh như muốn giết sạch toàn bộ sinh linh ở vùng thế giới này.

"Tru Ác" không hề do dự, mặt cờ cuốn một cái, lập tức nổi lên một cơn gió lớn cuốn bốn người chính đạo và pháp bảo ngọc tỉ ở đằng xa vào trong nàng, sau đó trực tiếp dẫn bọn họ đuổi theo Bùi Lăng.

Keng keng keng...

Vô số đao thương kiếm kích rơi vào cơn gió lớn do [Tru Ác Kỳ] thi triển, phát ra tiếng động kim thiết va vào nhau nhưng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì.

Tận đến giờ phút này, bốn người chính đạo mới kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Là [Tru Ác Kỳ] !

Đây là pháp bảo trấn thủ Độ Ách uyên, tại sao lại ở trong tay Thánh Tử Trọng Minh tông?

Sắc mặt bốn người thay đổi nhìn nhau trong chốc lát, trong mắt toàn là về nghi ngờ.

"Đi lên từ nơi này về phía trước khoảng trăm dặm, sau đó rẽ phải lại rẽ trái, sẽ có một ngọn núi lớn, đi vào sâu ngọn núi lớn kia!"

Lúc phi độn, Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng truyền âm: "Tộc ta có mấy cái Truyền Tống Trận ở Cửu Nghi sơn, nhưng nếu muốn trở về tông môn, lựa chọn đầu tiên là một tòa này."

Hiện tại trong lòng nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Bùi Lăng, nhưng chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn, không rảnh quan tâm nhiều như vậy.

Bùi Lăng lập tức thay đổi phương hướng, bay trốn về vị trí mà LỆ Liệp Nguyệt đang nói.

Nhưng vừa bay không bao xa, một cánh tay to lớn như che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện, khí tức hỗn loạn, bạo ngược quanh quẩn gào thét vỗ xuống Bùi Lăng.

Cánh tay có từng đốt ngón tay màu đỏng này không phải Nhân tộc, lại không phải thuật pháp hoặc là thần thông tạo thành, mà là nhục thân thuần túy!

Khí thế hùng hậu, lực lượng mạnh mẽ tràn trề như không thể ngăn cản.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lúc phi độn nhanh chóng lộn vòng một cái, lách qua sự tấn công của cánh tay lớn này, nhưng ngay sau đó lại có một bàn tay to lớn rơi xuống hắn như đang đập con ruồi.

rầm rầm rầm...

Trong nháy mắt, quyền cước to lớn rơi xuống như mưa, mặt đất bị đánh ra từng hố sâu to lớn.

Lúc bụi mù bay tứ tung, suối ngầm phun ra ngoài, từng dấu vết nứt nẻ kéo dài ra bốn phương tám hướng.

Trong bụi mù, một bóng người nguy nga như có thể đỉnh thiên lập địa xuất hiện, mỗi bước chân đều khiến cả vùng run lên nhè nhẹ.

Đây là một vị dị tộc Long Bá cảnh giới Phản Hư!

Bùi Lăng căn bản không có dự định lằng nhằng với đối phương, sau khi dựa vào [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] tránh đi tất cả thế công của dị tộc Long Bá, hắn tiếp tục bỏ chạy về phương xa.

Chương 1560: [Tru Ác Kỳ] (2)

Dị tộc Long Bá phát ra một tiếng gào thét chấn võ mây xanh, lập tức cất bước đuổi theo Bùi Lăng.

Vào lúc này, [Tru Ác Kỳ] đuổi tới, mặt cờ phất động, đất bằng lập tức sinh ra một cơn gió lớn, trực tiếp hất dị tộc Long Bá bay ra ngoài.

Oanh! !

Dị tộc Long Bá đập ầm ầm vào một ngọn núi cách đó không xa, đỉnh núi đã đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm lập tức sụp đổ, vô số cỏ cây đất đá "rầm rầm" lăn xuống khe sâu, vô số phi cầm tẩu thú hoảng sợ gầm rú, mặt đất rung động dữ dội, dòng nước dưới ngọn núi như bị nấu sôi không ngừng nổi lên từng cái bong bóng to lớn, vô số Thủy tộc hoảng sợ rối rít nhảy ra khỏi mặt nước.

L Tru Ác Kỳ] đuổi kịp Bùi Lăng, sau đó gió lớn quét qua, cuốn cả Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt vào bên trong nó.

Trong chốc lát, sáu người Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt, Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ, Yến Minh Họa đều bị gió lớn bao bọc, theo [Tru Ác Kỳ] nhanh chóng phi độn.

Sáu người liếc nhau, tất cả đều nhíu chặt lông mày.

Lúc này: "Tru Ác" truyền âm hỏi: "Muốn đi đâu?"

Bùi Lăng nhanh trả lời: "Đi thẳng khoảng trăm dặm, sau đó rẽ phải lại rẽ trái có một ngọn núi lớn, đi sâu vào trong núi lớn!"

[Tru Ác Kỳ] lập tức phi độn theo phương hướng mà hắn nói.

Nhưng ngay sau đó, bầu trời và mặt đất nhanh chóng bị nhuộm thành huyết sắc thảm liệt, Tả Cảnh Hành đuổi theo!

Hàng ngàn hàng vạn huyết thủ máu thịt be bét kinh khủng rủ xuống từ bầu trời, trồi lên từ mặt đất, chộp về phía [Tru Ác Kỳ].

Kỳ linh hừ lạnh một tiếng, mặt cờ huyết sắc phất phơ một trận, sau đó lấy nó làm trung tâm đột nhiên sinh ra vô số vòi rồng, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ phương thiên địa này.

Giữa bầu trời và mặt đất như xuất hiện cột gió lốc khó mà tính toán, phẩm chất không đồng đều, cuồn cuộn vô tận, những nơi đi qua huyết thủ, huyết sắc lập tức bị càn quét sạch sẽ!

Vốn sắc trời đã lộ ra một chút xíu, huyết thủ biến mất không thấy gì nữa, sau khi nhanh chóng quét sạch phương thiên địa này, tất cả vòi rồng hội tụ thành một cái, trên đỡ lấy vòm trời, dưới chống lên mặt đất, trùng điệp gào thét như sấm cuốn về phía Tả Cảnh Hành.

Tả Cảnh Hành đạp không mà đứng, thấy tình cảnh này, hắn ta chặt đứt một ngón tay của mình, sau đó cong ngón tay còn lại búng ra, bắn ngón tay bị đứt về phía vòi rồng.

Giữa đường ngón tay bị đứt hóa thành huyết hải cuồn cuộn vô biên vô tận, lao nhanh gào thét, sôi trào mãnh liệt, đập về phía vòi rồng.

Vù! Vù! Vù!

Vòi rồng nhanh chóng hút lấy huyết hải, hóa thành một cột máu đỉnh thiên lập địa. Nhưng huyết hải quá tràn đầy, tình huống của lốc xoáy kéo dài không bao lâu, lốc xoáy đã hao hết lực lượng chậm rãi tiêu tán.

Huyết hải mênh mông bắt đầu rơi xuống, đánh về phía [Tru Ác Kỳ].

Mặt cờ huyết sắc phần phật phất động, gẩy ra từng cơn gió mạnh, cuốn bay huyết hải còn lại ở đằng xa ra ngoài.

Nhưng chỉ trì hoãn một chút như thế, trong không trung lập tức hiện ra từng tên dị tộc.

Ánh mắt Tả Cảnh Hành vô hồn nhìn chằm chằm Bùi Lăng bị [Tru Ác Kỳ] mang theo phi độn, duỗi ra ngón tay bị chặt mất kia, chỉ về phía hắn từ xa.

Bùi Lăng lập tức lông tóc dựng đứng, dường như trong tối tắm có sự khủng bố cực lớn nào đó giáng lâm!

Một cái độc lâu huyết sắc to lớn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh [Tru Ác Kỳ 1, sau đó mở ra cái miệng lớn dữ tợn như muốn một ngụm nuốt tất cả mọi người tính cả [Tru Ác Kỳ] vào bên trong!

Mặt cờ [Tru Ác Kỳ] phất động, một đạo phong nhận màu đen đột nhiên sinh ra, ánh sáng trên lưỡi đao lóe lên, nhanh chóng cắt đầu lâu huyết sắc thành hai nửa!

Hai nửa đầu lâu huyết sắc lập tức hóa thành hai đầu huyết thú dữ tợn đáng sợ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít, tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng.

Mùi máu tanh tràn ngập, mùi ngai ngái tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Mặt cờ huyết sắc lại hơi phất động, phong nhận màu đen lít nha lít nhít hiện ra, trong khoảnh khắc đã cắt hai đầu huyết thú thành mảnh vỡ.

mảnh vỡ bay lả tả không ngừng nhúc nhích như còn muốn tiếp tục biến hóa, nhưng ngay sau đó mặt cờ nhộn nhạo một trận như sóng nước, trong nháy mắt thôn phệ nó sạch sẽ!

Rầm rầm rầm...

Cùng lúc đó, rất nhiều thuật pháp, thần thông, nguyễn rủa... Tựa như mưa rào rơi xuống [Tru Ác Kỳ .

1Mặt cờ huyết sắc không ngừng phấp phới, càn quét sạch sẽ tất cả công kích.

Ngay sau đó, hư không phía trên bầu trời chấn động dữ dội.

Chẳng mấy chốc, lại có một bóng dáng khôi ngô cao lớn xuất hiện, hắn ta vừa bước ra không gian, tiện vung tay áo một cái, trong chốc lát sương độc màu xanh biếc tràn ngập toàn trưởng.

Đây cũng là một vị Hợp Đạo!

Chân trời có càng nhiều dị tộc dữ dội lao tới, chưa chạy tới gần đã rối rít ra tay, đủ loại thuật pháp thần thông qua lại như thoi đưa.

Thấy càng ngày càng nhiều tên điên dại Vĩnh Dạ đuổi giết tới, Bùi Lăng vội vàng truyền âm: "Đừng lằng nhằng với bọn họ, cứ chạy trốn theo hướng ta nói!"

Kỳ linh hừ lạnh một tiếng, truyền âm: "Không giải quyết hai tên Hợp Đạo này, đi không nổi!"

Chương 1561: Ăn ý

Nói xong, mặt cờ phất động một trận, gió lớn vòng quanh sáu người đột nhiên bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy đến nơi xa, trong khoảnh khắc đã rời khỏi khu vực này.

Hai vị Hợp Đạo cùng rất nhiều dị tộc không có ý tiếp tục công kích [Tru Ác Kỳ 1, toàn bộ nhanh chóng đuổi theo Bùi Lăng.

Vào lúc này, [Tru Ác Kỳ] gọi ra một đạo vòi rồng to lớn như trụ trời, hút tất cả dị tộc vào trong nó, xoắn thành bột mịn.

Hai tên ma đầu Hợp Đạo bị ngăn cản đường đi, lập tức ra tay, đánh tới cột lốc xoáy!

rầm rầm rầm...

Trong chốc lát, trời đất đổi màu, cát đá, gió mạnh, quyền ảnh...

Tung hoành toàn trường.

Lúc bay lượn như điện, tiếng chém giết nhanh chóng đi xa, mây trôi mềm mại bên cạnh, cảnh vật xung quanh lướt qua trước mắt như ánh chớp.

Trong gió lớn, thân hình sáu người không chịu khống chế, bay như sao băng về một phương hướng.

Đột nhiên, phía trước dâng lên một bức tường đá cao lớn lấp kín, cao hơn tầng mây, nhìn trái phải không thấy điểm cuối, như lạch trời ngăn trước mặt gió lớn.

Oanh!"

Gió lớn gào thét xông phá tưởng đá, lúc bụi mù tản ra lại tiếp tục phi độn về phía trước.

Chỉ có điều, thế đi bị ngăn cản, chỉ bay về phía trước một đoạn đường đã chống đỡ hết nổi tản đi.

Sáu người lập tức thi triển độn pháp, đạp không mà đứng.

Trong tình huống hiện tại, bốn người Phó Huyền Tự không tiếp tục ra tay với Bùi Lăng nữa, chỉ cảnh giác nhìn qua đối phương.

Cùng một thời gian, sắc mặt Bùi Lăng âm trầm, vừa rồi khí tức bức tưởng đá kia không giống mấy tên điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc ra tay!

Đang nghĩ ngợi, rất nhiều dị tộc điên dại đột nhiên xuất hiện, vây quanh sáu người từng tầng.

Một con dị tộc Giao Nhân khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ, dưới vòng eo lại kéo năm sáu đuôi cá, trên hai vai cũng mọc lên mười mấy cánh tay.

Dị tộc còn lại cũng là tình huống không khác lắm, đều nhiễu sóng thành hình thù kỳ quái, làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy khó chịu.

Khí tức những dị tộc này bạo ngược mà hỗn loạn, không khác gì Vĩnh Dạ hoang mạc.

Ngoại trừ Giao Nhân cầm đầu có tu vi Hóa Thần đỉnh phong, dị tộc còn lại từ Nguyên Anh đến Hóa Thần đều có, cao thấp không đều, số lượng rất nhiều.

Sau khi bọn chúng xuất hiện, lập tức nhìn về phía Bùi Lăng, sau đó không chút do dự sau lưng Giao Nhân dâng lên một đạo dòng nước màu xanh đen, trong tiếng nước cuồn cuộn hóa thành sóng to gió lớn cuốn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, mũi tên đen nhánh, Hồ hỏa màu hồng, nguyền rủa tối tăm, chỉ chưởng quyền cước...

Sự công kích của đủ loại thuật pháp, thần thông che ngợp bầu trời đánh về phía sáu người Bùi Lăng.

Hư không liên tục chấn động, ánh sáng chiếu khắp vùng thế giới này.

Thấy thế, sáu người lập tức không quan tâm thù hận giữa đôi bên, lập tức rối rít ra tay.

Mộc như ý trong tay Phó Huyền Tự nhảy lên một cái, lơ lửng giữa không trung, pháp quyết trên tay hắn ta biến đổi, dãy núi trùng điệp hiện ra đập xuống giữa đầu đám dị tộc điên dại trước mặt.

Kiếm quang loé lên, phi kiếm bản mệnh sau lưng Ninh Vô Dạ đã ra khỏi vỏ, ánh sáng rét lạnh giăng khắp nơi, kiếm ý hùng hậu lập tức trảm diệt tất cả thuật pháp thần thông đánh úp về phía hắn ta, dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía dị tộc điên dại trước mặt.

Chung Quỳ Việt Cức lấy ra ngọc tỉ bản mệnh nguy nga như núi, lơ lửng giữa trời cao, đóng đinh tất cả công kích đánh úp về phía hắn ta.

Ngay sau đó, hắn ta vỗ ra một chưởng, một đạo chưởng ấn màu vàng âm vang mà ra!

Giống như bông hoa yêu kiều chợt nở, Yến Minh Họa mảnh khẳnh đứng đó cầm ô lụa màu hồng nhạt, trong không trung lập tức hiện ra từng cái ô lụa giống như đúc, cao vút như che, mặt dù vẽ ra nhánh hoa chập chờn, xuân thủy dân lưu chuyển, trong cảnh xuân tươi đẹp này, tất cả công kích rơi xuống lập tức bị thổi đi sạch sẽ.

Yến Minh Họa lập tức đánh ra pháp quyết, từng đạo dù ảnh lập tức hóa thành từng thuật pháp, thần thông hấp thu được đánh về phía dị tộc điên dại.

Dù là khí tức hay uy năng mà những thuật pháp, thần thông này thể hiện ra, càng mạnh hơn lúc đám dị tộc thi triển thuật pháp.

Lệ Liệp Nguyệt lay động [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh], bóng dáng nàng lập tức trở nên vô cùng hư ảo, chỉ một đạo cắt hình lờ mờ dường như có thể hoàn toàn nhạt đi, biến mất khỏi phương thiên địa này bất cứ lúc nào.

Tất cả công kích xuyên qua thân thể nàng nhưng không tạo thành bất cứ sự thương tổn gì với nàng, cùng lúc đó vô số U Hồn thị nữ xuất hiện, đôi mắt màu mực, váy sam như sương mù, sau khi phù dung sớm nở tối tàn lại trốn vào hư không.

Lúc lại xuất hiện đã đứng ngay sau lưng những dị tộc điên dại kia, bắt đầu cưỡng ép bám vào...

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao, chém ra một đao thật đơn giản, oanh†l!

Đao khí cuồng bạo như chia cắt toàn bộ thiên địa, cứ thế xé ra một đường để lộ ra bầu trời xanh lam.

Ánh đao chém vụt qua như thiên hà chuyển ngược, đao khí huyết sắc tuỳ tiện bành trướng, lấy xu thế không thể ngăn cản trùng điệp nghiền ép qua.

Cùng lúc đó, cơn gió âm u nổi lên xung quanh, vô số hồn thể tối tăm mờ mịt lặng yên hiện ra, dưới sự nổi bật của huyết ảnh, rít lên rồi bay vút nhảy vọt, lúc đan xen vào nhau lập tức lôi kéo ra một tấm lưới to lớn, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ phương thiên địa này!

Chương 1562: Giết ra khỏi trùng vây (1)

Lâm Hoạch Không Minh Trảm] !

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Nơi ánh đao đi qua, dị tộc điên dại rối rít biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một trận huyết vũ như trút nước, rơi đầy đất.

Ngay sau đó, những huyết nhục này mọc ra từng con mắt, nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, khí tức trở nên càng cường đại hơn.

Vào lúc này đây, vẫn không ngừng có dị tộc điên dại đột nhiên xuất hiện, gia nhập chiến trường.

Sáu người càng giết càng nhiều, pháp lực, tinh lực nhanh chóng tiêu hao.

Thấy tình hình này, Bùi Lăng đưa tay ôm lấy Lệ Liệp Nguyệt, vừa vung đao không ngừng giết dị tộc điên dại vừa dốc toàn lực bỏ chạy về phía Truyền Tống Trận.

Sắc mặt bốn người Phó Huyền Tự nghiêm nghị, dị tộc điên dại càng ngày càng nhiều, ngoại trừ màn trời chưa tối hẳn, nơi đây gần như không khác gì Vĩnh Dạ hoang mạc!

Bốn phương tám hướng đều là dị tộc điên dại đen nghịt, mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng công kích đếm mãi không hết đánh tới.

Lúc này, đột nhiên thấy Bùi Lăng mở đường ở phía trước, bốn người căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi theo!

rầm rầm rầm...

Từ trên cao quan sát xuống, dị tộc điên dại như đại dương cuồn cuộn, sáu người bị vây nhốt ở giữa như một chiếc thuyền con nhỏ hẹp, lúc vô số thuật pháp, thần thông, nguyền rủa cùng đủ loại công kích tạo thành sóng to gió lớn, lại giãy giụa muốn xông ra khỏi trùng vây.

Đao khí huyết sắc như bó mũi tên bắn về một phương hướng nào đó, chỗ nó đến dị tộc điên dại như thủy triều đột nhiên bị tách ra, mưa huyết nhục bồng bềnh rơi vãi, giội tung tóe khắp nơi.

Mộc như ý gieo rắc ánh sáng trong trẻo, ngọc tỉ không ngừng ổn định đủ loại công kích, ô lụa ăn miếng trả miếng, kiếm quang tung hoành gào thét đều theo sát phía sau...

Tuy sáu người không hề giao lưu, lúc này đều ăn ý lựa chọn liên thủ.

Bùi Lăng đi ở phía trước mở đường, nơi đao khí sắc bén vô song đi qua không ai đỡ nổi một hiệp, cứ thế đánh ra một con đường máu thịt be bét.

Vô số công kích của dị tộc điên dại rơi xuống, lập tức do năm người bao gồm cả Lệ Liệp Nguyệt liên thủ phòng ngự, tốc độ đánh giết đột nhiên tăng tốc.

Nhưng ngay lúc sắp giết ra khỏi vòng vây của dị tộc điên dại, lại một mặt tường đá cao vút trong mây, không biết nó dài bao nhiêu xuất hiện trên đất bằng, lập tức chặn đường bọn họ!

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, lập tức xác định ngoại trừ dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc, ở chỗ tối còn có người đang tận lực nhắm vào mình!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức vung đao, chém ra ngàn vạn đạo đao khí.

Huyết sắc bày ra giữa thiên địa như sông như thác nước, lúc mũi nhọn gào thét tràn ngập toàn bộ tầm mắt, khí tức bạo ngược, rét lạnh tràn ngập.

Xoạt xoạt xoạt...

Cuối cùng vài tên dị tộc điên dại chặn ở phía trước lập tức bị chém thành thịt băm, đao khí còn sót lại gầm thét tiếp tục đánh xuống tường đá!

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Đao khí hung hăng chém vào tường đá, trong khoảnh khắc đã lưu lại vết đao to lớn ngổn ngang lộn xộn trên tường.

Chỉ có điều, bức tường đá chặn đường này thật sự quá dày, trong chốc lát khe rãnh kéo dài nhìn mà giật mình, đao khí hao hết dư uy, cuối cùng chưa thể xuyên thấu nó.

Đao khí vừa tiêu tán, vết đao nhanh chóng khôi phục.

Bùi Lăng lại xuất đao, đao khí huyết sắc như huyết hải cuồn cuộn, chém vào vị trí vừa bị chém ra vết rách trên tường đá.

rầm rầm rầm...

Đường đi bị ngăn trở, áp lực của năm người còn lại lập tức tăng lên.

Ánh sáng nhiều màu lấp lóe, xen lẫn đủ loại tiếng quỷ khóc, từng tiếng nguyền rủa, vô số thuật pháp và thần thông, trong nháy mắt đánh tới từ bốn phương tám hướng.

Nếu chỉ là một tên dị tộc điên dại thi triển thủ đoạn, bất kỳ người nào ở đây cũng không sợ hãi chút nào.

Nhưng hiện tại số lượng dị tộc điên dại thật sự quá nhiều.

Hơn nữa, sau nhiều lần nhiễu sóng gần như tu vi của tất cả dị tộc điên dại đã đạt đến trên Hóa Thần!

Vốn có mấy tên dị tộc Hóa Thần đỉnh phong, thậm chí lúc này khí tức đã gần Phản Hư kỳ.

Thuật pháp như nước thủy triều, thần thông như mưa che khuất bầu trời, gào thét mà tới, thậm chí không thể phân biệt trên dưới trái phải...

Bốn người Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa không hề do dự, gần như đồng thời lấy ra Pháp Tướng và hóa thân.

Bốn tôn Pháp Tướng hoặc đạo vận tự nhiên, hoặc đường hoàng quang minh, hoặc kiếm ý nghiêm nghị, hoặc tươi đẹp hiên ngang nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt cứ thế phá vỡ tất cả thuật pháp dị tộc.

Nhưng chẳng mấy chốc công kích như vô cùng vô tận, như sóng to gió lớn điên cuồng nhào về phía Pháp Tướng.

Bên cạnh bốn bản tôn cũng hiện ra một hóa thân dung mạo, khí tức, cách ăn mặc gần như không khác gì bản tôn, giúp đỡ ra tay.

Rầm rầm rầm...

Lúc dãy núi nguy nga hùng tráng hiện ra giữa trời, sông lớn cuồn cuộn chảy ngang, gào thét như rồng; kiếm khí trong trẻo tung hoành toàn trường, nơi đi qua huyết nhục vẩy ra, xác chết ào ào rơi xuống; ngọc tỉ treo cao, không ngừng vẩy xuống ánh sáng màu vàng óng, ngưng kết đủ loại công kích; dù ảnh to lớn màu hồng nhạt như hoa thơm cổ lạ ngày xuân, nhanh chóng liên tiếp nở rộ trong dị tộc...

Chương 1563: Giết ra khỏi trùng vây (2)

Lệ Liệp Nguyệt đạp không mà đứng, nhưng không tiếp tục ra tay mà nhắm nghiền hai mắt, khí thế quanh người không ngừng tăng lên, tóc dài không gió mà bay, mép váy lụa đen bay múa mãnh liệt, theo nàng ấp ủ, bị khí cơ của nàng dẫn dắt, phía trên bầu trời dần tụ tập được mây đen màu mực.

Bùi Lăng vội vàng ra tay, trực tiếp đánh một đạo pháp lực vào trong cơ thể Lệ Liệp Nguyệt, trong nháy mắt trực tiếp đánh xơ xác khí thế mà nàng vất vả ngưng tụ được.

Lệ Liệp Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, mở hai mắt ra, hàng lông mày kẻ đen cau lại truyền âm nói: "Bùi sư đệ, chỉ có lôi kiếp mới có thể đối phó những dị tộc này!"

Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát truyền âm trả lời: "Đối thủ chân chính của ta không phải những dị tộc này! Cứ giao việc phòng ngự cho bốn người ngụy đạo kia là được. Không cần sư tỷ bị mất tiền đồ vì chiến dịch này!"

Lúc nói chuyện, trường đao vung vẩy, hắn lại chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo đao khí.

Mũi nhọn huyết sắc xé rách trường không, mang theo tiếng động thê lương không ngừng chém vào tường đá.

ầm ầm!

Mấy giây sau, cuối cùng đao khí liên tục không ngừng đã chém xuyên qua tường đá.

Bùi Lăng lập tức kéo Lệ Liệp Nguyệt một phát, bỏ chạy vào lỗ thủng do vết đao phá vỡ.

Thấy cảnh này, Phó Huyền Tự chỉ vào mộc như ý giữa không trung, mộc như ý lập tức sáng lên tia sáng trong trẻo oánh nhuận, trong khoảnh khắc dường như chất liệu của bản thân từ gỗ chuyển thành ngọc.

Cùng lúc đó, vô số ánh sáng trong trẻo rủ xuống như tơ, trong thời gian nửa tức đã chặn rất nhiều thế công.

Nhân cơ hội này, bốn người Phó Huyền Tự thi triển độn pháp theo sát phía sau, nhanh chóng lướt vào vết đao đã bắt đầu lấp đầy.

"Rống! !"

Dị tộc điên dại phát ra tiếng rống khàn giọng, chợt rối rít đuổi vào trong tường đá.

Vào lúc này, trong lối đi do vết đao đánh xuyên qua, lại có dị tộc điên dại mới không ngừng xuất hiện, dường như đột nhiên xuất hiện chặn lại đường đi của đám người Bùi Lăng.

Bùi Lăng không ngừng vung ra trường đao, dù cái gì ngăn ở trước mặt, tất cả đều chém một đao.

Xoạt xoạt xoạt...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Đạp lên huyết nhục sền sệt dinh dính, cuối cùng sáu người đã xuyên qua tường đá, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng.

Nhưng vừa lúc này, trong hư không xung quanh lại có rất nhiều dị tộc điên dại xuất hiện.

Không đợi bọn chúng hình thành xu thế vây kín, Bùi Lăng nhanh chóng bỏ chạy về phía trước.

Bốn người Phó Huyền Tự theo thật sát ở phía sau.

Giữa không trung, từng bầy dị tộc đột nhiên đến, quanh người là hàng ngàn hàng vạn dị tộc điên dại tràn đầy khí tức bạo ngược, hỗn loạn, tà ác như thực chất, như một tấm lưới lớn màu xám đen trùm xuống sáu người Bùi Lăng.

Sáu người tự mình thi triển thủ đoạn, tốc độ cực nhanh bay trốn về phương hướng mà tấm lưới lớn còn chưa kịp khép lại.

Đôi bên một đuổi một chạy, chẳng mấy chốc đã chui ra khỏi gần trăm dặm.

Thuật pháp thần thông của dị tộc điên dại như cuồng phong mưa rào, điên cuồng đánh về phía sáu người.

Mộc như ý hơi ảm đạm, phi kiếm ánh sáng lạnh thấu xương, ngọc tỉ đường hoàng, ô lớn màu hồng nhạt, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh]... Từng món pháp bảo bản mệnh không ngừng treo cao, ngăn cản công kích đánh tới từ phía sau.

Sau một lúc lâu như thế, sáu người dần xông ra khỏi tấm lưới lớn của dị tộc điên dại.

Không cần đối mặt với thuật pháp thần thông che ngợp bầu trời của dị tộc, tốc độ của Bùi Lăng đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã dẫn Lệ Liệp Nguyệt và bốn người Phó Huyền Tự kéo giãn khoảng cách.

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên chỉ về phía một ngọn núi lớn màu sắc nhạt nhẽo ở phía chếch bên phải chân trời, truyền âm nói: "Là ngọn núi kia!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không hề do dự, trực tiếp thay đổi phương hướng, bỏ chạy đến đỉnh núi của ngọn núi lớn kia.

Không có ngăn cản, [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chiêu bài của Trọng Minh tông vô cùng nhanh, dù mang theo Lệ Liệp Nguyệt cũng chỉ lưu lại một dấu vết gần như không cảm nhận được ở giữa không trung, như ánh chớp lướt về phía dãy núi.

Sau một lúc lâu, độn quang loé lên, hai người đã hạ xuống một đỉnh núi cây cỏ um tùm, hơi nước dư thừa.

Ngọn núi này có rất nhiều thảm thực vật, dã tính mạnh mẽ, lại không có dấu vết tồn tại của hơi người.

Lúc thần niệm đảo qua, cũng không phát hiện thủ đoạn của bất kỳ tu sĩ nào.

Thấy đã không còn bất kỳ dị tộc điên dại nào đuổi theo, dù Bùi Lăng hay Lệ Liệp Nguyệt đều thầm thở phào.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói: "Đi theo ta!"

Nói xong, nàng muốn cất bước đi phía trước dẫn đường, nhưng ngay sau đó...

Xoạt!

Một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt hai người.

Người đến mặc quần áo hoa mỹ, hành động nhẹ nhàng ẩn chứa uy nghiêm, nghiêm nghị nhìn về phía bọn họ.

Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt thấy rõ khuôn mặt đối phương, đồng thời thay đổi sắc mặt.

Người trước mắt lại là Tông Chủ Trọng Minh tông, Tô Ly Kinh!

Thế nhưng, cẩn thận phân biệt, lúc này khí tức của Tô Ly Kinh chỉ có Phản Hư, lại không phải bản thể, mà là một tôn hóa thân của đối phương!

Vèo vèo vèo vèo...

Lúc này, độn quang vút không mà tới, bốn người Phó Huyền Tự cũng đuổi theo, rơi vào sau lưng hai người Bùi Lăng.

Chương 1564: Tông Chủ hậu ái

"Bùi thánh tử, lần này..." Phó Huyền Tự vừa muốn nói gì đó, chợt dừng lại, ánh mắt lập tức rơi vào trên hóa thân Tô Ly Kinh.

Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đều cau mày nhìn qua hóa thân Tô Ly Kinh.

Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng kịp phản ứng, lạnh lùng hỏi: "Cửu A Lệ thị, Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt đương thời gặp qua Tông Chủ, không biết Tông Chủ đột nhiên giá lâm là muốn làm chuyện gì?"

Vẻ mặt hóa thân Tô Ly Kinh thản nhiên, ánh mắt của hắn ta khẽ liếc qua từ trên người Lệ Liệp Nguyệt, chẳng mấy chốc đã rơi vào trên người Bùi Lăng, bình tĩnh mở miệng: "Bản tọa nhớ kỹ, lúc trước trong truyền thừa Long Bá Chiến Vương, bản tọa cũng không truyền [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho ngươi, ngươi tu luyện được môn công pháp này từ chỗ nào?"

Tất nhiên là hệ thống cưỡng ép thu nhận sử dụng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không định lãng phí thời gian, nhanh chóng nói: "Lệ sư tỷ, ngươi đi trước, ta và Tông Chủ có chút việc riêng cần xử lý."

Nói xong, lại bổ sung một câu: "Bốn người các ngươi cũng giống như vậy."

Nghe lời này, Lệ Liệp Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không hề có ý rời đi.

Bốn người Phó Huyền Tự nhướn mày, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó, chỉ là bọn họ còn chưa biết rõ mối quan hệ của Bùi Lăng và [Tru Ác Kỳ], cộng thêm vừa kể vai chiến đấu một thời gian ngắn...

Sau một lúc do dự, bốn người Phó Huyền Tự không nói cái gì, cũng không ai định rời đi như vậy.

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hóa thân Tô Ly Kinh không thay đổi chút nào.

Mặc dù hắn ta chỉ là một hóa thân, nhưng đối phó với một vài tiểu bối, giết một người và giết sáu người cũng không khác nhau quá nhiều.

Hiện tại "Minh Huyết" tổ sư chưa bế quan, vốn hắn ta không định tự mình ra tay với Bùi Lăng vào lúc này.

Nhưng trước đây không lâu, phát hiện Bùi Lăng trở về doanh địa, hắn ta đã phái hóa thân này âm thầm nhìn chằm chằm đối phương, mục đích là vì khóa chặt vị trí của hắn bất cứ lúc nào.

Một khi bên tổ sư bế quan, có thể lập tức ra tay với hắn!

Chỉ có điều, sau khi Vĩnh Dạ xâm lấn, người Lệ thị đều bị dị tộc và tiền bối Thánh đạo đọa hóa ngăn chặn, đệ tử cấp thấp trong doanh địa đọa thành điên dại với quy mô lớn, tất cả đều chạy về phía Bùi Lăng. Trong chốc lát, toàn bộ ba tông ma đạo đều loạn thành một đống.

Loại tình huống này, Bùi Lăng lại dẫn Lệ Liệp Nguyệt chạy ra khỏi doanh địa...

Đây là một cơ hội hiếm có!

Toàn bộ quá trình, hóa thân này của Tô Ly Kinh vẫn âm thầm đi theo Bùi Lăng.

Vốn Tả Cảnh Hành đang giao thủ với bản thể của hắn ta, nhưng sau khi phát hiện vấn đề, hắn ta cố ý thu tay, mặc cho đối phương đi xa.

Quả nhiên, đối phương thật sự tìm tới Bùi Lăng!

Một vị Hợp Đạo khác cũng bị hắn ta dùng thủ đoạn tương tự thả ra.

Chỉ không ngờ, trong tay Bùi Lăng lại nắm giữ [Tru Ác Kỳ] Độ Ách uyên. Đây là bảo vật gần như có thể so sánh với pháp bảo trấn tông của chín môn phái lớn, hiện tại hai vị Hợp Đạo khó khăn lắm mới có thể thả đi đều bị [Tru Ác Kỳ] kiềm chế.

Mặc dù số lượng dị tộc điên dại đuổi giết Bùi Lăng rất khổng lồ, căn bản không thể giữ chân đối phương.

Vì thế, hóa thân Tô Ly Kinh còn âm thầm bắt chước ngụy đạo ra tay, hai lần ngăn cản Bùi Lăng lại không công mà lui.

Hiện tại lại trông cậy vào những dị tộc như sâu bọ kia hiển nhiên là đang lãng phí thời cơ, cho nên hắn ta dứt khoát tự mình xuất hiện.

Chỉ cần đánh Bùi Lăng thành trọng thương, những dị tộc điên dại kia sẽ tự giải quyết tốt hậu quả cho hắn ta!

Đến lúc đó, Bùi Lăng chết trong tay dị tộc điên dại Vĩnh Dạ hoang mạc, có lực lượng của vị đọa tiên kia che giấu thiên cơ, cho dù "Minh Huyết" tổ sư tự mình đến đây điều tra, hắn ta cũng không sợ!

Làm như thế, điều duy nhất phải chú ý là không thể lưu lại bất kỳ người sống nào ở đây.

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lại nói: "Lấy xuất thân của ngươi, có thể có hôm nay, cũng thấy được tài hoa hơn người, thiên tư trác tuyệt."

"Ngươi là nhân tài hiếm thấy, bản tọa vẫn luôn cực kỳ thưởng thức ngươi."

"Mặc dù ngươi dùng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] luyện hóa chính thê Tư Hồng Khuynh Yến của bản tọa nhưng không sao."

"Một nữ nhân thôi."

"Bản tọa vẫn là điều kiện lần trước."

"Lập xuống lời thề tâm ma, vĩnh viễn trung thành với bản tọa!"

"Tương lai vị trí Tông Chủ Thánh tông cũng tốt, Thánh tông to như vậy cũng được, đều là của ngươi."

"Thậm chí cũng có thể trực tiếp tặng Tư Hồng Khuynh Yến cho ngươi."

"Bản tọa còn có thể giúp ngươi âm thầm chiếm đoạt Phù Quang Tư Hồng thị, làm Phù Quang trì từ đây thay tên đổi họ, tạo điều kiện cho ngươi xây dựng cả tộc Bùi thị!"

"Cũng như tam tộc hiện nay, đại quyền trong tay, huy hoàng vạn năm"

"Bây giờ điều ngươi phải làm là dùng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], luyện hóa năm tên thiên kiêu đương thời bao gồm Thánh Nữ thành lô đỉnh mặc cho ngươi sắp xếp."

"Như thế chẳng những có thể khống chế Tư Hồng thị, còn có thể tự mình nắm giữ Cửu A Lệ thị."

"Thậm chí âm thầm điều khiển Cửu Nghi sơn, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ẩm Kiếm tông và Tố Chân Thiên!"

Chương 1565: Không thể khống thi (1)

"Thứ duy nhất người cần phải trả giá, chỉ là định kỳ sử dụng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] một lần với năm tên thiên kiêu này mà thôi"

"Đây là cơ hội cuối cùng mà bản tọa đưa cho ngươi, hy vọng ngươi đừng phạm sai lầm!"

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

Bốn người Phó Huyền Tự đều nhướn mày, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Bùi Lăng và hóa thân Tô Ly Kinh.

Lúc này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Cửu Phách đao linh chậm rãi hiện ra bên cạnh, tóc dài như rong biển tản ra sau lưng, chín cái đầu tuyệt mỹ hoàn phì yến sầu, phong tình khác nhau, vẻ mặt không đồng nhất đều nghe theo ý chí chủ nhân, nhìn hóa thân Tô Ly Kinh với ánh mắt khát máu, giết chóc, bạo ngược.

Trong lòng Bùi Lăng lạnh lùng, lấy thực lực hiện tại của mình, không có Tô Ly Kinh nâng đỡ, hắn cũng có thể tự ngồi lên vị trí Tông Chủ.

Tư Hồng Khuynh Yến đã sớm là lô đỉnh của mình, còn cần Tông Chủ đến giúp hắn?

Ngoại trừ cái đó ra, Lệ sư tỷ đã song tu với hắn nhiều lần như vậy, còn là đạo lữ chính thức kết làm phu thê, đương nhiên hắn sẽ không ra tay với Lệ sư tỷ.

Về phần thải bổ ba người Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức này... Cực kỳ không hợp thói thường!

Hắn rất muốn hỏi Tô Ly Kinh có tự ra tay được hay không!

Tố Chân Thiên Yến Minh Họa đã sớm bị hắn dùng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] thải bổ...

Còn có cái gì mà khống chế Tư Hồng thị, Cửu A Lệ thị, Cửu Nghi sơn, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông và Tố Chân Thiên... Không nói đến mình có ý nghĩ như vậy hay không, mục đích thật sự trong lần hành động này của đối phương là muốn mượn mình tay, thực hiện dã tâm của bản thân hắn ta!

Nếu hắn tin là thật, hình như hoàn toàn trở thành khôi lỗi của đối phương.

Đúng vậy, lần này Tô Ly Kinh nhắc đến những điều kiện đó, lại không có bất kỳ lực hấp dẫn gì với hắn.

Lần trước hắn vẫn là Kim Đan còn không đồng ý, lần này càng không cần phải nói.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức lạnh lùng nói: "Tông Chủ hậu ái, đệ tử xin nhận!"

"Chỉ có điều, mặc dù đệ tử không phải huyết mạch tam tộc Thánh tông, nhưng cũng vượt qua Vạn Tộc Huyết Thê, đăng lâm vị trí Thánh Tử dưới sự chứng kiến của chín tông khắp thiên hạ, vào Truyền Thừa điện được tổ sư truyền pháp!"

"Trước đây không lâu, còn được 'Minh Huyết' tổ sư tự mình chỉ điểm, nếu đệ tử bỏ mình ở đây, Tông Chủ cũng chôn cùng là được!"

Thấy Bùi Lăng lại từ chối, sắc mặt hóa thân Tô Ly Kinh lập tức lạnh xuống.

Hắn ta trầm giọng nói: "Ngu xuẩn mất khôn, vậy thành toàn cho ngươi!"

Vừa nói xong, trong hư không xung quanh lập tức hiện ra từng bộ thi khôi vô cùng to lớn.

Mỗi một bộ thi khôi đều cao như ngọn núi, gần như cân bằng với ngọn núi trước mắt, khí tức bá đạo, ngang ngược đều là Phản Hư kỳ!

Những bộ thi khôi đột nhiên hiện ra này đều dùng dị tộc Long Bá luyện chế thành!

Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đao lập tức chém xuống một cái.

Một đạo đao khí huyết sắc áp súc đến cực điểm như thác nước máu gào thét, hung hăng chém về phía hóa thân Tô Ly Kinh.

Hóa thân Tô Ly Kinh không nhúc nhích tí nào, lúc này một thi khôi Long Bá đưa tay, bàn tay khổng lồ như tường thành lấp kín dày đặc, trong nháy mắt ngăn trước mặt hắn.

Phốc!

Mu bàn tay thi khôi Long Bá cứng như sắt thép, lập tức bị chém ra một lỗ hổng to lớn, lúc vết máu đen nhánh và thi khối bay ra, dư thế của đao khí giảm mạnh, tiếp tục chém về phía hóa thân Tô Ly Kinh!

Trong nháy mắt hóa thân Tô Ly Kinh nhẹ nhàng đánh vỡ nát đao khí bay tới trước mặt.

"Hóa Thần hậu kỳ có thể làm Phản Hư bị thương, đúng là độ vạn kiếp."

"Thế nhưng, không thể làm việc cho bản tọa, vậy thì phá hủy cũng được!"

Hóa thân Tô Ly Kinh lạnh lùng nói, sau đó vỗ xuống một chưởng.

Chưỡng ấn to lớn như thực chất, lúc rơi xuống lại im hơi lặng tiếng như tầng không gian sụp đổ, muốn ép Bùi Lăng thành bột mịn.

Một chưởng này trực tiếp bao phủ toàn bộ bốn người Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt và Phó Huyền Tự ở bên trong.

Cùng lúc đó, mười mấy thi khôi Long Bá ở xung quanh cũng vung vẩy nắm đấm kích cỡ tương đương núi nhỏ, hung hăng đánh về phía sáu người Bùi Lăng.

Nếu đã ra tay, tất nhiên hóa thân Tô Ly Kinh không có dự định để lại bất cứ người sống nào.

Trong hai mắt Bùi Lăng lập tức nổi lên ánh sáng màu tím tối tăm, vô số phù văn nhỏ bé xen lẫn bốc lên, trong nháy mắt khóa chặt hóa thân Tô Ly Kinh.

Đây là [Vĩnh Chú thần thông] trong Chú Quỷ đạo cơ!

Ngay sau đó, hắn vung vẩy Cửu Phách Đao, trong khoảnh khắc chém ra ngàn vạn đạo đao khí.

Đao khí trào lên như nước thủy triều, gào thét đánh về phía chưởng kình của hóa thân Tô Ly Kinh và cự quyền của thi khôi Long Bá.

Theo thần thông phát động, khí tức của hóa thân Tô Ly Kinh và mười mấy thi khôi Long Bá nhanh chóng hạ xuống.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Huyết sắc tung hoành như sóng biển lúc thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào chưởng ấn và cự quyền.

Trong giây lát, chưởng ấn của hóa thân Tô Ly Kinh và đao khí của Bùi Lăng song song tán loạn.

Cự quyền của thi khôi Long Bá bị đao khí chém ra từng đạo vết đao dữ tợn.

Chương 1566: Không thể khống thi (2)

Huyết dịch đen nhánh và thi khối trắng bệch vẩy xuống như mưa, nhưng thi khôi không cảm thấy đau cũng không sợ sinh tử, cự quyền chỉ hơi bị cản trở, tiếp theo đã rơi xuống.

rầm rầm rầm...

Trên đỉnh núi lập tức bị đánh ra từng cái hố sâu to lớn, cỏ cây ngăn trở, suối đầm hôi phi yên diệt, nhìn từ ngoại giới ngọn núi nguy nga này như đột nhiên thấp một đoạn.

Lúc bụi mù tràn ngập, Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt và bốn người Phó Huyền Tự đều đạp không mà đứng.

Thấy hóa thân Tô Ly Kinh đã thật sự quyết tâm, Phó Huyền Tự lập tức ngắn gọn nói: "Liên thủ!"

Nói xong, hắn ta nhanh chóng lấy ra bức tranh cổ xưa, bức tranh như cá bơi lơ lửng giữa không trung, từ từ mở ra để lộ bầy loan run rẩy, cảnh sắc nước xanh quanh co tráng lệ, ở giữa rất nhiều dãy núi có mây xanh quanh quẩn, cây xanh mơ hồ, trông lại lờ mờ.

Giữa vô số núi non có chín ngọn núi đứng thẳng ngang trời, vô cùng rõ ràng như đang ở trước mắt.

Lại là Cửu Phong cầm đầu Cửu Nghi sơn!

Phó Huyền Tự bấm pháp quyết, bầy loan nhanh chóng nhảy ra khỏi bức tranh, hung hăng đập về phía hóa thân Tô Ly Kinh và thi khôi Long Bá.

Ninh Vô Dạ lấy ra kiếm phù toàn thân màu xanh nhạt, sau khi thôi động, kiếm phù lập tức hóa thành một đạo phi kiếm khổng lồ như trường kình màu xanh.

Xoạt!

Chỉ chợt lóe lên đã lướt ngang hư không, chém thẳng vào hóa thân Tô Ly Kinh!

Kim vũ lập lòe như lấy ánh sáng mặt trời gay gắt ngưng tụ, tản ra lực lượng hùng hậu mênh mông nóng bỏng, bàn tay trắng nõn của Yến Minh Họa bóp nhẹ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khuôn mặt nàng như dát lên một lớp ánh sáng vàng rực.

Đây là cơ duyên mà nàng đoạt được trong lần cửu kiếp Hóa Thần ở Thanh Yếu sơn này!

Tâm niệm vừa động, kim vũ đã bị thôi động, trên đó lập tức dâng lên ngọn lửa thuần màu vàng, lúc ngọn lửa kia nhảy nhót trông như thực chất, dường như không phải một ngọn lửa mà là một đoàn kim dịch đang chầm chậm lưu động, rực rỡ huy hoàng như hạt giống mặt trời, khiến tu sĩ tầm thường cũng không thể nhìn thẳng.

Trong nháy mắt, ngọn lửa này đã hóa thành một con hung cầm ba chân, phát ra từng tiếng kêu sắc bén, đánh về phía hóa thân Tô Ly Kinh.

Chung Quỳ Việt Cức lấy ra một mũ miện màu vàng tối, chậm rãi đội lên đầu, ngay sau đó khí tức của hắn ta tăng vọt, ngọc tỉ bay ra, trên đó lấp lóe phù văn, ánh sáng nhiều màu quanh quẩn, lấy lực lượng hùng hậu hơn trước đó không biết bao nhiêu lần trấn áp xuống hóa thân Tô Ly Kinh!

Váy đen bồng bềnh, Lệ Liệp Nguyệt lấy ra một cái bình sứ điêu khắc vô số phù văn phong cấm, sau khi mở ra bên trong bay ra một quỷ vật tóc trắng mắt mực, ngoài ra trông như người sống, đây là tài liệu chính mà nàng định dùng cho cửu kiếp Hóa Thần!

Lúc này pháp quyết thôi động, quỷ vật lập tức trốn vào hư không, lúc xuất hiện lại đã đạp không mà đứng ở sau lưng một thi khôi Long Bá, nhanh chóng cưỡng ép bám vào thi khôi...

Mọi người ở đây đều là người thừa kế chín tông môn lớn, đương nhiên át chủ bài trong tay cũng không phải bình thường.

Chỉ có điều, Tô Ly Kinh đã từng là thiên kiêu đỉnh cấp Trọng Minh tông, lúc này dù là tu vi hay nội tình, đều vượt xa tất cả mọi người trong trận.

Cho dù đây chỉ là một hóa thân của hắn ta!

Thấy tình cảnh này, sắc mặt hóa thân Tô Ly Kinh không thay đổi chút nào, lúc này đưa tay trực tiếp vỗ một chưởng xuống dãy núi lờ mờ trong bức tranh giữa không trung.

Cùng lúc đó, vài thi khôi Long Bá chủ động đón lấy phi kiếm màu xanh do Ninh Vô Dạ bắn ra, hỏa diễm hung cầm của Yến Minh Họa và ngọc tỉ của Chung Quỳ Việt Cức...

rầm rầm rầm...

Chỉ một thoáng, dãy núi rung động đổ nghiêng; phi kiếm màu xanh vỡ thành mảnh vụn; hỏa diễm hung cầm nhanh chóng đốt cháy một thi khôi Long Bá, nhưng vừa bắt đầu đốt cháy, trên thi khôi đã sáng lên vô số phù văn, hung cầm chỉ giữ vững được một lát ngắn ngủi đã dập tắt; ngọc tỉ to lớn hung hăng đâm vào thi khôi Long Bá ở giữa không trung, cả hai bị đánh văng ra, một tiếng "răng rắc" nhẹ đến mức không cảm nhận được vang lên, mũ miện trên đỉnh đầu Chung Quỳ Việt Cức lại xuất hiện một vết rách.

Ngay sau đó, hóa thân Tô Ly Kinh duỗi tay ra, nhắm thẳng vào đầu thi khôi Long Bá đứng thẳng bất động đang bị quỷ vật bám vào, đột nhiên nắm một cái.

Ẩm! !

Đầu thi khôi Long Bá trực tiếp bị bóp nát, quỷ vật trong đó hình thần câu diệt ngay tại chỗ.

Nhưng chẳng mấy chốc thi khôi Long Bá lại mọc ra một cái đầu mới...

Nhẹ nhõm giải quyết năm người liên thủ, hóa thân Tô Ly Kinh lập tức nhìn về phía Bùi Lăng.

Đã thấy đao linh vẫn thủ hộ ở bên cạnh, hắn đã dùng vân triện viết xuống hai hàng chữ bằng máu trong hư không trước mặt:

"Nơi đây không thể uống rượu."

Mặt dòng chữ vân triện khác đơn thuần dùng pháp lực tạo dựng:

"Nơi đây không thể khống thi."

Lúc này, chữ bằng máu đã chui vào trong cơ thể Bùi Lăng, một nhóm vân triện pháp lực còn lại thì im hơi lặng tiếng biến mất ở phương thiên địa này.

Lúc hóa thân Tô Ly Kinh còn đang nghi ngờ đây là thuật pháp gì, đột nhiên cảm thấy mình nhận lấy nguyền rủa!

Máu, bản nguyên, huyết nhục của hắn ta... Đều đang nhanh chóng lụi bại, hủ hóa!

Chương 1567: Một vs một (1)

Hóa thân Tô Ly Kinh lập tức dùng pháp lực mênh mông cưỡng ép trấn áp nguyền rủa, nhưng nguyền rủa này như thủy ngân chảy qua, chỗ nào cũng có, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có nguyền rủa mới liên tục không ngừng giáng lâm và bổ sung.

Hắn ta trấn áp một lần lại một lần, pháp lực nhanh chóng tiêu hao.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng giơ trường đao lên, mang khí thế ngàn vạn chém xuống hắn ta!

Máu bắn tứ tung!

Đỏ rực chiếu sáng phương thiên địa này.

Đao khí hùng hậu lấy khí thế thẳng tiến không lùi gào thét mà đi.

Ngàn vạn hồn thể tối nghĩa thét chói tai xen lẫn bay vút lên, nhanh chóng đệt ra một tấm lưới to lớn, trùm xuống hóa thân Tô Ly Kinh.

Âm Hoạch Không Minh Trảm!

Oanh!

Vạn Thi tường lấp kín do thi thể vạn tộc cưỡng ép chắp vá lại đột nhiên dâng lên, chặn lại một chém này!

Ngay sau đó, Vạn Thi tường hóa thành thi khí đậm đặc chầm chậm tản ra, hóa thân Tô Ly Kinh đứng phía sau lông tóc không tổn hao gì, chỉ là lúc nhìn về phía Bùi Lăng, sắc mặt cũng dân trở nên nghiêm nghị.

Hắn ta vung ống tay áo một cái, thu sạch tất cả thi khôi Long Bá lại.

Ngay sau đó, Tô Ly Kinh cảm giác được, ngoại trừ nguyền rủa đã nhận lấy, cuối cùng nguyền rủa liên tục không ngừng ở ngoại giới đã dừng lại.

Bắt chước đại đạo pháp tắc, đây không phải thủ đoạn bình thường!

Cũng may, Thánh Tử nhập đạo không lâu, ngày tháng tu luyện quá ngắn, sự hiểu biết rất có hạn với loại chiêu thức này, không biết nguyên tắc ngang giá trong nó, nếu không vừa rồi hắn ta chắc chắn phải chịu thiệt thòi lớn!

Nghĩ tới đây, hóa thân Tô Ly Kinh lại không hề có ý khinh địch, lập tức đưa tay chộp một cái, cách không hút trên trăm dị tộc điên dại tới!

Sau khi dị tộc điên dại xuất hiện, không hề do dự lập tức xông tới giết Bùi Lăng.

Hóa thân Tô Ly Kinh lạnh lùng nhìn, hiện tại không thể khống thi, vậy để dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc tới ra tay!

Thấy tình cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, chẳng trách trên đoạn đường vừa rồi dị tộc điên dại đuổi nhanh như vậy, hóa ra đều là Tô Ly Kinh âm thầm ra tay.

Hắn nhanh chóng truyền âm cho năm người còn lại: "Ngăn chặn dị tộc giúp ta, ta đối phó hóa thân Tô Ly Kinh một mình!"

Nói xong, cũng không đợi năm người đồng ý, lập tức thi triển Ngũ Quỷ Thiên La Độn vòng qua dị tộc điên dại đang xông về phía mình, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tô Ly Kinh, sau đó chém xuống một đao!

Lúc này, Tô Ly Kinh đang muốn bắt nhóm điên dại thứ hai tới, thấy Bùi Lăng đã tới trước mặt, đành phải lập tức thu tay lại, đồng thời đánh một quyền về phía đối phương.

Oanh! !

Một trận tiếng vang kinh thiên động địa, lực trùng kích kinh khủng như thủy triều tầng tầng lớp lớp tràn ra bốn phương tám hướng.

Cỏ cây, cát sỏi, nham thạch còn sót lại... Đều không có lực đánh trả bị chấn thành bột mịn, bày ra đầy đất.

Bùi Lăng cảm thấy trên đao truyền đến một luồng lực lượng hùng hậu, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra.

Trên nắm tay hóa thân Tô Ly Kinh xuất hiện một đạo vết đao nhàn nhạt, cũng đứng không vững, lùi lại hai bước.

Hắn ta đang muốn thừa thắng đuổi giết, trong hư không đột nhiên xuất hiện chín đạo đao khí huyết sắc như hồng liên giận phun, đánh thẳng vào các điểm yếu hại trên cả người hắn ta!

Chín đạo đao khí này khác với tất cả đao khí vừa rồi, không chỉ im hơi lặng tiếng, những đao khí mà Bùi Lăng vừa thi triển cũng hoàn toàn không thể so sánh với uy năng của nó.

Đây là Huyết Sát đao phách!

Cả người hóa thân Tô Ly Kinh lập tức bộc phát ra thi khí mãnh liệt, thi thể màu xanh đen cuồn cuộn tràn ngập như khói đặc, hắn ta nắm hai nắm đấm, đón lấy Huyết Sát đao phách!

Keng keng keng...

Trong chớp mắt, Huyết Sát đao phách liên tục chém không dưới mấy ngàn lần, nhưng đều bị hai nắm tay của hóa thân Tô Ly Kinh bảo vệ tốt.

Vào lúc này, một đạo đao ảnh to lớn sắc bén vô song đột nhiên chém về phía hóa thân Tô Ly Kinh.

Huyết Sát đao phách lập tức hóa thành chín thiếu nữ huyết bào có về quyến rũ khác nhau, xinh đẹp tuyệt luân, chặn lại tất cả phương hướng bỏ chạy của hóa thân Tô Ly Kinh.

Hóa thân Tô Ly Kinh lập tức bắt chéo hai tay, treo ở trên đỉnh đầu.

Oanh! !!

Đao ảnh ngang nhiên rơi xuống, lực lượng nặng nề to lớn khiến mặt đất dưới chân hóa thân Tô Ly Kinh lập tức sinh ra vết nứt như mạng nhện.

Cả ngọn núi đều đang lay động dữ dội, dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Đao phách nhân cơ hội này hung hăng chém về phía hóa thân Tô Ly Kinh.

Keng keng keng...

Oanh! !

Một trận thi khí kinh khủng cuồng bạo như nước thủy triều, đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hóa thân Tô Ly Kinh.

Chín đạo đao phách đều bị chấn động đến bay ngược ra.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức triệu hồi đao linh, cùng lúc đó sau lưng hắn có một Pháp Tướng không hề khác bản thể chỉ là nửa trắng nửa đen, từ từ bay lên!

Sắc mặt Pháp Tướng lạnh băng, ống tay áo vung lên một cái, đã chặn tất cả thi khí đập vào mặt.

Hóa thân Tô Ly Kinh đứng ở chính giữa thi khí, lúc này pháp y của hắn ta rách nát, thân trên trần truồng lộ ra màu da tái nhợt như thi thể, tim, cần cổ, cánh tay, eo của hắn ta đều có một vài vết đao nhàn nhạt giăng khắp nơi, nhưng cũng không có bất kỳ huyết dịch gì chảy ra.

Chương 1568: Một vs một (2)

Cho dù là Huyết Sát đao phách, cũng không thể thật sự làm đối phương bị thương!

Bùi Lăng nhướn mày, hóa thân Tô Ly Kinh này đao thương bất nhập, lại càng cứng rắn hơn nhục thân của những thi khôi Long Bá vừa rồi!

Thủ đoạn bình thường không phá được phòng ngự của hắn ta.

Lúc này, lại nghe hóa thân Tô Ly Kinh thản nhiên nói: "Xem ra vạn kiếp Hóa Thần cũng chỉ đến loại trình độ này."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đưa ngón tay ấn về phía Bùi Lăng.

Một điểm ánh sáng đen nhánh phá không mà ra, khí thế cường hãn sắc bén mang theo khí tức tử vong đậm đặc như thực chất, chỉ thẳng vào đầu Bùi Lăng!

Pháp Tướng sau lưng Bùi Lăng lập tức chém ra một đao, đao ảnh to lớn che đậy mặt trời, cuốn lên cơn gió mạnh phần phật.

Oanh!"

Đao ảnh lập tức vỡ nát, tia sáng tối tăm tiếp tục bắn về phía Bùi Lăng.

Xoạt xoạt xoạt...

Pháp Tướng lập tức chém ra hơn mười đạo đao ảnh.

rầm rầm rầm...

Mười đao qua đi, cuối cùng tia sáng tối tăm hoàn toàn tán loạn.

Vào lúc này, hóa thân Tô Ly Kinh lại đưa ra ngón tay thứ hai...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Pháp Tướng của Bùi Lăng không ngừng chém ra đao ảnh, tia sáng tối tăm nhanh chóng suy yếu, biến mất.

Trong chốc lát, trên đỉnh núi, huyết quang và tia sáng tối tăm như cài răng lược, chống lại lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau...

Đôi bên giằng co một lát, Bùi Lăng cũng không dám tiếp tục kéo dài, lúc này lạnh lùng nói: "Tô Ly Kinh, sau trận chiến này, bản Thánh Tử nhất định phải gọi phu nhân mà ngươi cưới hỏi đàng hoàng đến trước mặt mọi người, thị tẩm mười ngày mười đêm để giải mối hận trong lòng!"

Nghe vậy, sắc mặt hóa thân Tô Ly Kinh lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: "Sau trận chiến này, ngươi chỉ có thể trở thành một thành viên trong Đọa Tiên mộng cảnh, vĩnh thế đắm chìm!"

Cảm nhận được trong lòng Tô Ly Kinh lập tức sinh sôi hận ý mãnh liệt, Bùi Lăng không chút do dự lập tức thi triển Oán Yểm thần thông!

Trong đôi mắt hắn lấp lóe ánh sáng màu tím tối tăm, vô số phù văn quỷ quyệt đan xen bốc lên, khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên, cùng lúc đó pháp quyết trong tay Bùi Lăng biến đổi, lại đã dùng ra Trường Hận Chú.

Trong chốc lát, khí thế của hắn đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng, gần như có thể đánh đồng với hóa thân Tô Ly Kinh.

Một trận bóng tối đậm đặc như thực chất lan tràn ra quanh người Bùi Lăng, nhanh chóng bao phủ mình và hóa thân Tô Ly Kinh.

Đồng thời thi triển mấy môn thủ đoạn, chờ đến khi hóa thân Tô Ly Kinh phát hiện vấn đề, đã chìm trong Minh Thiên Chi Vụ!

Hóa thân Tô Ly Kinh hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn thi triển Ngũ Quỷ Thiên La Độn thoát khỏi Minh Thiên Chi Vụ, nhưng hắn ta vừa muốn hành động, chợt quên đi mình muốn làm gì.

Tình huống ký ức trống không chỉ duy trì một chớp mắt rất ngắn, hóa thân Tô Ly Kinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng lúc này hắn ta đột nhiên cảm thấy phần cổ mát lạnh, một đạo đao khí im hơi lặng tiếng lại vô cùng sắc bén đã chém trúng hắn ta!

Thân hình hóa thân Tô Ly Kinh nhanh chóng lùi ra sau, đồng thời đấm ra một quyền!

Oanh!

Đao khí kinh khủng bị quyền kình đánh xơ xác.

Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Máu tươi chậm rãi thấm ra, trên cổ hóa thân Tô Ly Kinh đột nhiên xuất hiện một vết đao khá sâu, vô số nguyền rủa thuận theo vết thương của hắn ta không ngừng rót vào trong cơ thể hắn ta.

Sắc mặt hóa thân Tô Ly Kinh lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, chỉ thiếu một chút vừa rồi hắn ta đã bị đối phương chém đầu xuống!

Cùng lúc đó, một bên khác, thuật pháp che ngợp bầu trời gào thét như mưa rào.

Lệ Liệp Nguyệt, Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đang thi triển thủ đoạn, giao chiến cùng dị tộc điên dại.

Lúc này, ngoại trừ những điên dại do Tô Ly Kinh hút tới, còn có càng nhiều điên dại đang liên tục không ngừng chạy đến từ đằng xa.

Thấy càng ngày càng nhiều kẻ địch vây quanh, năm người không rảnh quan tâm pháp lực tiêu hao, rối rít thi triển đủ loại thủ đoạn át chủ bài.

Hiện tại hóa thân Tô Ly Kinh chưa bị diệt trừ, tất cả mọi người ở nơi này cũng không thể có đường sống!

Chỉ một thoáng, trong hai con ngươi Lệ Liệp Nguyệt mơ hồ tia sáng tím, toàn bộ hốc mắt đều chuyển hóa thành màu tím u tối, khí tức quanh người càng ngày càng âm u lạnh lẽo, khí tức người sống tản ra gần như không còn, dường như trong nháy mắt biến thành một bộ u hồn.

Cùng lúc đó, trong hư không sau lưng nàng chầm chậm hiện ra một thiếu nữ váy đen như đêm.

Thiếu nữ kia có vẻ ngoài giống Lệ Liệp Nguyệt đến mấy phần, tóc dài búi cao, đội một chiếc mũ miện bằng xương được tích lũy từ độc lâu, trên đó khảm nạm một bảo thạch như con mắt, tản ra màu đỏ hồng đậm đặc.

Vẻ mặt nàng lạnh băng, quanh người bốc lên khí tức như sương mù màu xanh đen, từng đôi mắt màu mực hiện ra từ trong đó, hàng ngàn hàng vạn U Hồn thị nữ lờ mờ, như ẩn như hiện trôi về phía dị tộc điên dại.

Sau lưng Phó Huyền Tự dâng lên Pháp Tướng không khác gì bản tôn, ngay sau đó hắn ta buông mộc như ý trong tay ra, mộc như ý nhanh chóng tăng lên, biến lớn. Chẳng mấy chốc rơi vào trên tay Pháp Tướng, lúc này mộc như ý đã hóa thành năm ngọn núi liên miên, nguy nga hùng tráng, mây che sương quấn, khổng lồ không tưởng tượng nổi.

Chương 1569: Thắng bại sinh tử!

Pháp Tướng thét dài một tiếng, duỗi ra cự chưởng che đậy mặt trời bắt lấy tòa núi cao này, quét ngang vào trong đám điên dại!

Tiếng kiếm bùng lên!

Kiếm quang sáng như tuyết nhảy ra từ trong lòng bàn tay Ninh Vô Dạ, lúc bay vút lên giữa không trung lại một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn hóa thành tám... Trong một lát ngắn ngủi đã hóa thành phi kiếm đầy trời, sắc bén dày đặc, chỉ thẳng vào đám điên dại.

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Ngay sau đó, phi kiếm khó mà tính toán chém thẳng vào điên dại.

Chung Quỳ Việt Cức nâng ngọc tỉ lên, vẻ mặt trang nghiêm nói lẩm bẩm, chẳng mấy chốc một cái mũ miện chậm rãi hiện ra trên đỉnh đầu hắn ta.

Cổ xưa, nặng nề, cũ nát...

Khí tức cực kỳ đáng sợ!

Ngay sau đó, một ngọn núi cao như cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đám điên dại lít nha lít nhít.

Sau lưng Yến Minh Họa hiện ra hư ảnh to lớn, Pháp Tướng của nàng lại là một nữ tử hoa phục không hề khác bản thể, vạt áo băng rua bay múa, hoàn bội leng keng như cửu thiên tiên tử, khí tức của nàng hoàn toàn ngược lại với Pháp Tướng của Lệ Liệp Nguyệt.

Vô số dù ảnh hiện ra đầy trời, trong nháy mắt lập tức công kích tất cả.

Ngay sau đó, tất cả dù ảnh lấp lóe một trận, hóa thành công kích giống nhau như đúc lại có uy năng càng cường đại hơn trở về đường cũ.

Năm người điên cuồng giết chóc nhưng tất cả điên dại bị chém giết, dù thi thể bị đối xử cỡ nào, dù đốt cháy thành tro bụi, cũng nhanh chóng mọc ra từng con mắt, từng cánh tay, từng cái miệng, sau đó hòa vào nhau, khí tức liên tục tăng lên, chỉ chốc lát đã tổ hợp thành dị tộc điên dại hoàn toàn mới, lại gia nhập chiến trường.

Đông... Đông... Đông...

Mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội.

Theo tiếng vang như sấm rền, một bóng dáng to lớn như núi non chậm rãi đi ra.

Là con Long Bá Phản Hư kỳ điên dại kia!

Năm người thấy rõ, lập tức thay đổi sắc mặt.

Chỉ thấy Long Bá điên dại không hề để ý tới bọn họ, trực tiếp vỗ một chưởng về phía [Minh Thiên Chi Vụ] ở trung tâm chiến trường.

Không kịp suy nghĩ nhiều, năm người Lệ Liệp Nguyệt lập tức sử dụng át chủ bài của riêng mình, nghênh đón Long Bá điên dại...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong [Minh Thiên Chỉ Vụ], bóng tối như thực chất sền sệt nặng nề, bất kỳ thủ đoạn dò xét gì đều như trâu đất xuống biển, trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy, không có chút tác dụng nào.

Hóa thân Tô Ly Kinh mặt trầm như nước, mặc dù máu tươi còn đang chảy xuôi, nhưng thương thế ở loại trình độ này không tính là gì với hắn ta.

Da thịt tổn thương thôi!

Thứ thật sự uy hiếp hắn ta, lại là nguyền rủa thông qua việc ăn mòn vết thương mà đến, cùng [Minh Thiên Chi Vụ] ngăn cách thần niệm và tầm mắt.

Nhận ra điều ấy, hóa thân Tô Ly Kinh biết không thể giữ lại chút nào, lúc này lấy ra một trái tim.

Trái tim kia cực kỳ to lớn, cho dù đã hoàn toàn khô cạn hiện ra màu tím đen quỷ quyệt, nhưng vẫn to như căn phòng.

Trong trái tim tràn ngập uy năng kinh khủng như có thể tuỳ tiện hủy diệt phương thiên địa này.

Hóa thân Tô Ly Kinh nâng trái tim khô cạn lên, nhưng ngay sau đó hắn ta lại quên phải làm cái gì.

Hơn nữa, lần này thời gian thất thần càng lâu hơn vừa rồi!

Trong đạo đao khí vừa chém hắn ta, ngoại trừ mang theo nguyền rủa còn kèm theo rất nhiều "Pháp"!

Xoạt!

Cánh tay hắn ta đột nhiên đau xót, toàn bộ cánh tay phải nâng trái tìm khô cạn đứt theo tiếng động, máu tươi bắn tung tóe!

Ngay sau đó, nguyền rủa đột nhiên tăng lên, huyết mạch, pháp lực, bản nguyên trong hóa thân Tô Ly Kinh tiến thêm một bước suy bại mục nát.

Thậm chí trong vết thương đã bay ra một mùi hôi thối nhàn nhạt...

Chỉ có điều, lúc này hóa thân Tô Ly Kinh như là một người gỗ, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hắn ta lãng quên càng nhiều ký ức, đã hoàn toàn không thể làm ra bất kỳ phòng ngự gì.

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Phốc phốc phốc...

Trong bóng tối, ánh đao huyết sắc huyễn hóa như ảnh, khí thế như sông như thác nước, điên cuồng chém xuống cỗ hóa thân này của Tô Ly Kinh.

Ánh mắt Bùi Lăng lạnh băng, đã toàn lực ra tay, lại không giữ lại chút nào.

Phía sau hắn ta, Pháp Tướng nửa trắng nửa đen tay cầm trường đao, từng đao chém về phía Tô Ly Kinh.

[Âm Hoạch Không Minh Trảm] lần lượt thi triển ra, luồng ánh đao thứ nhất sáng ngời như bình minh, hàng ngàn hàng vạn hồn thể rít lên tứ tán, tầng tầng lớp lớp rả rích vô tận, từng tấm lưới to lớn bao phủ hóa thân Tô Ly Kinh.

Chín tên thiếu nữ huyết bào kêu gào hợp hai làm một, bạo ngược quát: "Đối đầu với chủ nhân, chỉ có một con đường chết! !"

"Quỳ xuống tự sát là phúc phận của các ngươi!"

"Da người Phản Hư kỳ! Ta muốn lột bỏ để làm đệm cho chủ nhân!"

"Giết giết giết giết giết giết giết! Tất cả người mạo phạm chủ nhân, tất cả đều phải chết!"

Trong bóng tối, tiếng ánh đao nghiêm khắc âm u xé rách trường không, huyết nhục vẩy ra trầm đục, đao linh gào thét, máu tươi nhỏ xuống... Xen lẫn thành tiếng xột xoạt ầm ĩ khắp chốn.

Một lát sau, [Minh Thiên Chi Vụ] chầm chậm tán đi.

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao trong tay, thở dốc từng hơi, khí tức quanh người hắn hạ xuống, [Trường Hận Chú] đã đến giờ!

Chương 1570: Trần thế hỗn loạn tìm đường vắng, trường đao

chém bóng tối gặp trời xanh (1)

Ở trước mặt hắn không xa, đầu hóa thân Tô Ly Kinh rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt hắn ta vô cùng khô bại như lá sen ngày mùa thu, lấy đầu người này làm trung tâm, xung quanh đều là máu tươi và mảnh vỡ thi thể.

Đao ý và nguyền rủa lít nha lít nhít như từng cây đỉnh vô hình đâm xuống, cứ thế đóng đinh mỗi một chút thịt vụn, mỗi một giọt máu tươi ở trên mặt đất, không cách nào dung hợp, không cách nào khôi phục, không cách nào động đậy!

Đôi mắt hóa thân Tô Ly Kinh tập trung nhìn chăm chú vào Bùi Lăng, lực lượng của hắn ta đã bị nguyền rủa ăn mòn gần như không còn, lúc này chỉ còn lại một chút ý thức cuối cùng khi hồi quang phản chiếu.

Đúng vậy, đây cũng là Phản Hư, dù chỉ còn một cái đầu, dù nguyền rủa quấn giao như dệt, hóa thân Tô Ly Kinh vẫn còn sống!

Hắn ta mấp máy môi, khàn giọng mở miệng: "Pháp' Phù Sinh cảnh...

Hắn ta từng đến Phù Sinh cảnh!

"Pháp" của Bùi Lăng để hắn ta nhớ tới tình cảnh tương tự đã từng gặp gỡ...

Hiện tại, hắn ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến! Rất nhiều át chủ bài chưa ra!

Nhưng bây giờ hắn ta cũng không dùng được...

Từ hai lần ra tay trước đó, chắc Thánh Tử đã nhận ra sự tồn tại của hắn ta.

Bởi vậy, bắt đầu từ lúc đối phó dị tộc điên dại, đối phương đã cố ý che giấu thực lực.

Mãi cho đến vừa rồi chính thức khai chiến với hắn ta, Thánh Tử cũng không lấy ra lực lượng vạn kiếp Hóa Thần thật sự.

Cho đến khi chọc giận hắn, mới một lần hành động bộc phát, từng tầng thủ đoạn theo nhau mà đến, không cho hắn ta bất kỳ cơ hội thở dốc gì.

Trong chớp mắt hắn ta rơi vào thế yếu, đã trực tiếp mất đi tất cả lực phản kích.

Hắn ta thua!

Lúc này, Bùi Lăng hít sâu một hơi, nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, pháp lực đã khô kiệt dần khôi phục.

"Tô tông chủ, là ta thắng!" Hắn nói, không cho Tô Ly Kinh bất kỳ cơ hội nhỏ nhoi nào, lập tức tụ tập tất cả lực lượng toàn thân, một đao chém về phía đầu đối phương.

Trường đao phá không, mũi nhọn như tuyết, hời hợt vẽ qua trước mắt hóa thân Tô Ly Kinh.

Đao khí huyết sắc như chùm sáng đầu tiên lúc tảng sáng, bắt nguồn từ mờ mờ, lại không ngừng phóng đại trong con ngươi hóa thân Tô Ly Kinh, cho đến cuối cùng che ngợp bầu trời, tràn ngập toàn bộ tầm mắt hắn ta...

Phốc! !

Đầu hóa thân Tô Ly Kinh bị chém thành hai khúc, đao khí cao ngất, bá đạo ngang ngược như cơn gió mạnh thổi tắt ánh nến còn sót lại, lúc càn quét qua, chút ý thức sau cùng của hóa thân này ầm vang tiêu tán!

Bùi Lăng vẫy tay, thu trái tìm khô cạn vừa rồi và toàn bộ túi trữ vật của đối phương vào trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phía năm người Lệ Liệp Nguyệt.

Nơi xa còn có rất nhiều dị tộc điên dại đang điên cuồng chạy đến, thuật pháp như sóng to gió lớn, thần thông như cơn gió mạnh mưa rào, rối rít rơi xuống.

Lệ Liệp Nguyệt và Chung Quỳ Việt Cức một nam một bắc, ngăn cản rất nhiều dị tộc điên dại.

Váy đen đón gió tung bay, máu ấm áp thuận theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống, trên mặt Lệ Liệp Nguyệt đã không còn chút huyết sắc nào.

Mũ miện trên đỉnh đầu Chung Quỳ Việt Cức đã hoàn toàn vỡ nát, khóe miệng rướm máu, hoàng bào tàn tạ, cự đỉnh trước mặt không ngừng lấp lóe, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ba người Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa lại đang hợp lực đối phó dị tộc Long Bá Phản Hư kỳ kia.

Lúc này, sắc mặt ba người đều thảm bại như tờ giấy, trong thất khiếu chậm rãi chảy ra vết máu, khí tức hỗn loạn, huyết dịch quanh người ngược dòng.

Tu vi càng cao, độ khó chiến đấu vượt cấp càng lớn.

Dù sao, nhân vật có thể đi đến cảnh giới cao hơn, dù là Nhân tộc hay dị tộc đều từng là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm...

Lúc này, dị tộc Long Bá đánh một quyền về phía Yến Minh Họa.

Quyền phong vù vù như gió mạnh, chưa hoàn toàn rơi xuống đã đánh Yến Minh Họa tóc dài bay múa, váy sam bay lên.

Yến Minh Họa hừ lạnh một tiếng, đang muốn chống ô lụa lên phòng ngự, một đạo đao khí huyết sắc sắc bén vô song đột nhiên chém tới.

Oanh! !

Đao khí thẳng tiến không lùi, trực tiếp gọt mất một nửa nắm đấm to lớn của dị tộc Long Bá.

Dị tộc Long Bá nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn tiếp tục ra tay, vô số đao khí huyết sắc đã đánh tới như che ngợp bầu trời.

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Rầm rầm rầm...

Đao khí như sóng dữ càn quét, sôi trào mãnh liệt, dị tộc Long Bá cứ thế bị đao khí bổ đến liên tục lui về phía sau, quanh người xuất hiện từng đạo vết đao dữ tợn.

Dị tộc điên dại khác ở xung quanh cũng bị đao khí rối rít chém thành hai khúc.

Ngay trong lúc năm người kịch chiến lại khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía Bùi Lăng.

Đã thấy trận chiến của Bùi Lăng và hóa thân Tô Ly Kinh đã kết thúc!

Người đứng là Bùi Lăng, hóa thân Tô Ly Kinh chỉ còn lại hai nửa đầu lâu không có chút sinh cơ nào.

Hóa Thần trảm Phản Hư!

Trảm không phải Phản Hư bình thường, là hóa thân Phản Hư của Tông Chủ Trọng Minh tông một trong chín môn phái lớn!

Hơn nữa chỉ dùng chút thời gian ngắn ngủi đó?

Điều này sao có thể? !

Chương 1571: Trần thế hỗn loạn tìm đường vắng, trường đao

chém bóng tối gặp trời xanh (2)

Bao gồm cả Lệ Liệp Nguyệt, trong lòng năm người vô cùng hoảng sợ, thậm chí quên tiếp tục ra tay.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, một bàn tay màu vàng kim nhạt to lớn lập tức bắt năm người từ trong chiến cuộc đến bên cạnh, sau đó trực tiếp bỏ chạy về phương hướng mà Lệ Liệp Nguyệt mới chỉ.

Dị tộc điên dại cùng nhau phát ra tiếng gào thét tức giận, nhanh chóng đuổi theo.

Theo bọn chúng phun trào, nơi đao ý đi qua, nguyền rủa dần biến mất, thi thể hóa thân Tô Ly Kinh cũng bắt đầu nhiễu sóng, tản ra khí tức hùng hậu mênh mông, từng con mắt mở ra, chậm rãi tụ hợp, khí tức càng ngày càng mạnh...

Dưới bóng ngọn núi, một mảnh rừng cây thưa thớt hỗn tạp, trong góc cỏ hoang mọc thành bụi, nhìn lại không có chút thu hút nào.

Độn quang lóe lên, dựa theo chỉ dẫn của Lệ Liệp Nguyệt, Bùi Lăng dẫn theo năm người xuất hiện ở bên ngoài rừng.

Sau khi rơi xuống đất hắn nhanh chóng truyền âm cho Lệ Liệp Nguyệt: "Lệ sư tỷ, thời gian cấp bách, cùng sử dụng Truyền Tống Trận đi!"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu.

Lấy cách làm người của nàng, đổi lại lúc bình thường tất nhiên nàng sẽ nghĩ hết cách diệt trừ bốn người ngụy đạo này. Nhưng nể mặt vừa rồi bốn người này không nhân cơ hội thoát đi, cũng không bỏ đá xuống giếng, mà lựa chọn ra tay giúp đỡ, lần này không so đo với bốn người này.

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một cái ban chỉ khắc "Cửu A Lệ", phía trên ban chỉ lấp lóe ánh sáng nhạt, rừng cây hỗn tạp trước mặt hơi chấn động một chút, ngay sau đó lộ ra một tòa trận pháp phòng hộ nghiêm ngặt, khí tức thu liễm gần như hoàn mỹ, có thể gọi là vô cùng ẩn nấp.

Trong trận pháp tản ra một luồng lực lượng yếu ớt lại quỷ quyệt, nhanh chóng đảo qua sáu người, sau khi chạm tới Lệ Liệp Nguyệt, đại trận lập tức mở ra một cửa vào.

Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng nói: "Đi vào!"

Còn chưa nói hết câu, nàng là người đầu tiên đi vào trong trận, sau khi đi vào, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều khắc đầy phù văn phức tạp.

Bùi Lăng theo sát phía sau, tiến vào đại trận.

Bốn người Phó Huyền Tự cũng không có quá nhiều do dự, cũng cùng đi vào trong trận.

Bây giờ, bên ngoài càng ngày càng nhiều dị tộc điên dại, nếu bọn họ tiếp tục ở lại nơi này, nhất định thập tử vô sinh.

Thấy mọi người đều đứng trên phù văn truyền tống, Lệ Liệp Nguyệt trực tiếp thôi động Truyền Tống Trận.

Phù văn trên mặt đất dần sáng lên, Bùi Lăng bấm pháp quyết gọi về [Tru Ác Kỳ].

Càng ngày càng nhiều phù văn lấp lóe ánh sáng trắng, theo trận pháp vận chuyển, bốn người Phó Huyền Tự lập tức nhướn mày, là Truyền Tống Trận!

Trọng Minh tông lại âm thầm bố trí thứ này ở trong trong địa giới Cửu Nghi sơn!

Ngay lúc bọn họ nghĩ như vậy, huyết quang lóe lên nơi chân trời, [Tru Ác Kỳ] đã xuyên qua trùng điệp cách trở, nhanh chóng bay tới, không đợi Lệ Liệp Nguyệt mở ra đại trận phòng hộ một lần nữa, cờ xí huyết sắc trực tiếp đánh vỡ trận pháp, bắn đến trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng một phát tiếp nhận cở xí, cung kính nói: "..."Tru Ác' tiền bối, lần này làm phiền rồi."

[Tru Ác Kỳ] hoàn toàn tĩnh mịch, kỳ linh không có bất kỳ đáp lại gì.

Bùi Lăng nhướn mày, lúc này Truyền Tống Trận hoàn toàn kích hoạt, lập tức phát động.

Theo không gian dao động từng chút một, ánh sáng trắng đột nhiên bùng lên, bóng dáng sáu người lập tức biến mất từ trong trận.

Ngay sau đó, cả ngọn núi kéo theo tất cả trận pháp, Truyền Tống Trận, phòng hộ, cạm bẫy trong đó... Lập tức bị một luồng lực lượng vô cùng cường đại khổng lồ san thành bình địa.

Diệt Liên tôn giả, Tả Cảnh Hành, La Đô, Loan Kiệu Khanh, Viên Trường Chân, đại yêu Thanh Yếu đạp không mà đứng, khí tức hung bạo vô song, sau lưng bọn họ là dị tộc điên dại che khuất bầu trời, tròng mắt màu đỏ thắm như đại dương mênh mông, tuỳ tiện mãnh liệt, hung sát chỉ khí xông thẳng lên trời.

Hóa thân Tô Ly Kinh cũng ở trong đó, lúc này cũng đã mọc ra bốn cái đầu, phía sau còn kéo theo một cái đuôi lân giáp thật dài...

Phường thị Vạn Hủy hải.

Bến cảng ngàn buồm san sát, trong phường thị người người nhốn nháo.

Trong tiếng ồn ào rộn ràng, tu sĩ cách ăn mặc khác nhau lui tới như dệt.

Trên con đường chính trong phường thị, tửu kỳ phấp phới, trà lâu uốn lượn.

Đám người đến ăn chơi ra vào như thủy triều, mang đến đủ loại câu chuyện kỳ lạ từ bốn phương tám hướng.

Một tòa trà lâu dựa núi nhìn ra biển, chưởng quỹ đứng ở sau quây hàng tập trung đánh bàn tính để tính toán sổ sách, tiểu nhị vắt khăn trên vai bận tíu tít.

Trên tầng cao nhất cố ý đóng lại, không ai đi lên cũng chưa từng tiếp đón khách lạ, trong căn phòng nào đó hiện lên ánh sáng trắng, sáu bóng người lập tức xuất hiện.

Nhanh chóng liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, không thấy bất kỳ dị tộc điên dại Vĩnh Dạ hoang mạc nào, trong lòng Bùi Lăng yên tâm, đã trốn ra ngoài!

Lần này phá cảnh là tiêu ký đọa tiên, từ bên bờ Tể Thủy độn đến doanh địa Ma môn, Vĩnh Dạ ăn mòn như bóng với hình; Dị tộc điên dại truy sát như giòi trong xương, đi chuyển vạn dặm nửa bước không rời; Tô Ly Kinh là Tông Chủ lại phái hóa thân phục kích giữa đường, muốn diệt trừ hắn cho thoải mái...

Chương 1572: Mượn bộ đồ mới (1)

Nhưng cuối cùng nơi trường đao đi qua vẫn thẳng tiến không lùi!

Quả nhiên, bất kỳ thời điểm nào, thực lực luôn quan trọng nhất!

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đã hoàn toàn hao hết pháp lực, sắc mặt trắng bệch, khí tức hơi loạn, cuối cùng đã rời khỏi chiến trường Từ Châu, nàng không nhịn được thầm thở phào, mỏi mệt mãnh liệt và suy yếu như thủy triều kéo tới, nàng khẽ nghiêng người dựa vào bả vai Bùi Lăng, nói khẽ: "Bùi sư đệ, có thể trở về tông..."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, ôm vòng eo nàng, nói: "Được!"

quỷ dịa thụ nghiệp tranh thiên mệnh, Ngàn sinh vạn kiếp tụ chân linh.

Trần thế hỗn loạn tìm đường vắng.

Trường đao chém bóng tối gặp trời xanh.

Cửa sổ tầng cao nhất trà lâu đóng chặt, trên song cửa sổ khắc đầy phù văn phong cấm, ẩn nấp, phòng hộ, chỉ để chút sắc trời mờ mờ lọt vào, ngăn cách tất cả thủ đoạn dò xét như thần niệm ánh mắt.

Bốn người Phó Huyền Tự cũng lấy lại tinh thần, bọn họ nhanh chóng đánh giá xung quanh, lập tức xác định nơi này đã không phải là cảnh nội Cửu Nghi sơn, hiện tại coi như hoàn toàn thoát khỏi những dị tộc điên dại kia.

Nghĩ tới đây, bốn người Phó Huyền Tự lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù trận chiến cường độ cao vừa rồi không tốn quá nhiều thời gian, nhưng từng người bọn họ đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, gần như hao hết toàn bộ thủ đoạn át chủ bài.

Nếu tiếp tục đánh nữa, tất nhiên không thể duy trì quá lâu.

Lúc này, Bùi Lăng ôm Lệ Liệp Nguyệt, nói với bốn người Phó Huyền Tự: "Xin bốn vị cứ tự nhiên, thứ cho ta không tiễn xa được."

Nghe được giọng Bùi Lăng, bốn người Phó Huyền Tự vừa bình tĩnh lại lập tức trở nên cảnh giác. Không giống với vừa rồi, hiện tại bọn họ đã thoát khỏi sự vây giết của dị tộc điên dại, tạm thời an toàn rồi, đã không cần liên thủ tiếp nữa.

Nếu Thánh Tử Trọng Minh tông ra tay với bọn họ vào lúc này...

Ngay cả hóa thân Phản Hư của Tông Chủ Trọng Minh tông cũng mất mạng trong tay hắn, dù bây giờ bốn người bọn họ đều ở đỉnh phong, cũng không thể là đối thủ của hắn.

huống chi, hiện tại trạng thái của bọn họ đều rất tôi tệ!

Nghĩ tới đây, vốn Phó Huyền Tự còn muốn nghe ngóng về việc L Tru Ác Kỳ] với Bùi Lăng, nhưng liên tục cân nhắc, cuối cùng vẫn từ bỏ mạo hiểm ngay lúc này.

Dù sao thực lực hiện tại của bọn họ kém xa Bùi Lăng, dù biết lý do đối phương đạt được [Tru Ác Kỳ], cũng không thay đổi được cái gì.

Hiện tại đối với bọn họ, điều quan trọng nhất là nhanh chóng tìm một chỗ khôi phục, đồng thời truyền tất cả việc xảy ra về tông môn!

Thế là, thấy tạm thời Bùi Lăng chưa có ý ra tay, lúc này Phó Huyền Tự chắp tay, nói: "Bùi thánh tử, Lệ thánh nữ, cáo từ!"

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã lưu loát dẫn theo Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đi xuống lầu.

Có lẽ vì toà trà lâu này được xây dựng ở bên bờ biển, cầu thang chật hẹp lại ẩm ướt, hơi thở ẩm ướt xen lẫn với mùi vật liệu gỗ nấm mốc tràn ngập trong chóp mũi, cho người ta một loại cảm giác ảm đạm lâu năm thiếu tu sửa.

Kẹt kẹt... Kẹt kẹt... Kẹt kẹt...

Theo bốn người xuống lầu, bậc thang phát ra tiếng không chịu nổi sức nặng, nơi đặt chân mềm mại như thẳm, lại mọc đây rêu xanh dày đặc.

Ninh Vô Dạ đột nhiên truyền âm nói: "Hình như Bùi Lăng này không tàn sát vô độ như trong tin đồn, vừa rồi ta đã chuẩn bị sẽ tử chiến, không ngờ hắn trực tiếp thả chúng ta rời đi"

"Vừa rồi chúng ta liên thủ đối địch, có thể giao sau lưng cho nhau." Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Thế nhưng, chính ma khác biệt, lần này hắn thả chúng ta rời đi, lần sau gặp phải có lẽ vẫn là tử địch, đừng mất cảnh giác."

Phó Huyền Tự khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Không sai! Bùi Lăng này thải bổ Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông trước mặt mọi người hai lần, hung danh của hắn hiển hách, tuyệt đối không phải là hư danh"

"Sự tốt bụng nhất thời không đại diện cho điều gì."

"Thế nhưng, chúng ta là chính đạo, lại không thể lấy oán trả ơn như Ma môn kia"

"Nếu sau này có cơ hội, cần trả lại ân tình này cho đối phương"

Ba người đều khẽ gật đầu.

Yến Minh Họa đi ở cuối cùng khẽ cau hàng lông mày kẻ đen, trong lòng nghi ngờ.

Vừa rồi vẫn ở trong kịch chiến không rảnh phân tâm, nàng còn không cảm thấy điều gì.

Nhưng lúc này ổn định lại tâm thần, nàng luôn cảm thấy khí tức trên người Thánh Tử Trọng Minh tông kia... Không, không chỉ là khí tức, là tất cả mọi thứ của đối phương đều có sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt với nàng!

Dường như chỉ cần đối phương mở miệng, nàng sẽ bằng lòng làm một chuyện cho đối phương từ tận đáy lòng... Điều này cực kỳ không thích hợp!

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa truyền âm hỏi: "Các ngươi có cảm thấy khí tức của Bùi Lăng rất kỳ quái không?"

Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức khẽ giật mình, không hiểu ra sao truyền âm trả lời: "Không có"

"Có gì kỳ quái?"

"Yến sư muội cảm thấy chỗ nào kỳ quái?"

Nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại, chỉ có một mình nàng có cảm giác này?

Đang nghĩ ngợi, bốn người đã đi xuống cầu thang, trước mặt là một đường hành lang sát đường, cứ cách mỗi mấy bước trên hành lang lại bố trí cửa sổ thủy tinh để lấy ánh sáng.

Chương 1573: Mượn bộ đồ mới (2)

Lúc này ngoài cửa sổ rộn ràng, người đi đường qua lại như dệt.

Dưới mái hiên, một tu sĩ lão niên râu tóc hoa râm, khí tức hỗn tạp ngồi trên mặt đất, trước mặt phủ lên một tấm da thú, trên da thú trưng bày vụn vặt lẻ tẻ mười mấy loại vật phẩm, có ngọc giản không trọn vẹn, cổ tịch ố vàng, được liệu dán phù lục phong cấm đủ loại, hai tên nữ tu trông tuổi tác cũng không còn nhỏ nửa ngồi nửa đứng, đang cầm gốc dược liệu kia, khoa tay múa chân bàn bạc...

Cửa hàng đối diện ở bên ngoài, một thiếu niên cẩm bào buồn bực ngán ngẩm ngậm một cọng cỏ lá, híp mắt kiên nhẫn chờ đợi tiểu nhị gói một phần mứt hoa quả cho mình...

Trên đường dài, một chiếc xe ngựa đi ngang qua, gió thổi rèm châu lộ ra một khuôn mặt quyến rũ đa tình, ôm ấp tì bà, hai lỗ tai trên đỉnh đầu cao ngất, mượt mà đáng yêu, lại là một miêu nữ hóa hình cố ý lưu lại đặc thù chủng tộc...

Nhìn thấy tình cảnh này, Phó Huyền Tự lập tức nói: "Nơi này là phường thị Vạn Hủy hải."

Nhìn qua tán tu ngoài cửa sổ, Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đều nhận ra nơi này là nơi nào.

Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Thiền Lâu của triều ta có phân lâu ở gần đây, sau khi rời khỏi toà trà lâu này có thể nhanh chóng tới đó chữa thương."

Ninh Vô Dạ gật đầu: "Được."

Nói xong, bọn họ đã đi dọc theo hành lang qua hai ngã rẽ, cuối cùng là một cánh cửa gỗ.

Cái cửa gỗ này có kiểu dáng đơn giản, vì số lần sử dụng then cửa quá nhiều đã hiện ra vẻ sáng bóng đặc biệt.

Phó Huyền Tự đi đầu tiên, gỡ then cửa xuống, đưa tay kéo cửa gỗ ra.

Cửa gỗ vô cùng lạnh băng, lấy tu vi của hắn ta, trong chớp mắt đầu ngón tay vừa chạm đến cửa lớn, cũng cảm thấy một trận lạnh băng thấu xương.

Hắn ta nhướn mày nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này cũng là địa bàn Trọng Minh tông, âm khí nặng một chút cũng là bình thường. Thế là, tay hắn ta dùng lực, cửa gỗ chậm rãi mổ vào trong.

Kít kít kít kít kít kít kít...

Tiếng chói tai đột nhiên vang lên như ác quỷ rít lên, truyền vào trong tai bốn người.

Bên ngoài cửa gỗ không có một ai.

Trong tầm mắt là một mảnh sương trắng mênh mông, thần niệm che đậy tầm mắt, rét lạnh áp sát vào mặt.

Cảnh tượng này hoàn toàn là hai thế giới với cảnh phường thị Vạn Hủy hải mà bốn người vừa nhìn thấy từ cửa sổi Sắc mặt bốn người khẽ giật mình, trong chốc lát không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua.

Trong sương trắng một điểm u quang sáng lên, chợt bay về phía bọn họ.

Chẳng mấy chốc, một chiếc đèn lồng da người không người xách lại bay lơ lửng xuất hiện trước mặt bốn người.

Chiếc đèn lồng này toàn thân trắng bệch, da người nhăn nheo, đã xuất hiện không ít chỗ bị lỏng lẻo, hư hại, bên trong có ánh lửa màu u lam lơ lửng không cố định, truyền ra từng cảm giác lạnh băng.

Trong đèn lồng truyền ra giọng nói yếu ớt, khàn khàn không lưu loát, dường như đã lâu không mở miệng: "Lâu ngày xa cách quê hương, phong trần tổn hại áo cũ... Chư vị thiếu niên có thể cho lão thân mượn một bộ đồ mới che đậy thân thể không?"

Nơi đây là một căn phòng dành riêng dùng để bố trí Truyền Tống Trận, sau khi ra cửa lại là một đại sảnh rộng rãi, bên trong trang trí tinh tế, không nhiễm bụi trần.

Lúc này Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt không có tâm trạng nhìn nhiều, cũng đi xuống lầu.

Bọn họ truyền tới tầng cao nhất của trà lâu, Truyền Tống Trận truyền về Trọng Minh tông thì được xây ở sân sau.

Két két... Két két... Két két...

Thang lầu nhẹ vang lên, váy sa màu đen nhanh chóng lướt qua bậc thang, Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi mở miệng: "Việc của ngươi và Tông Chủ đã có 'Minh Huyết' tổ sư tự mình ra mặt giải quyết.

Ngày đó ở trước mặt tổ sư, Tông Chủ đã chính miệng đồng ý dừng ở đây. Lần này vẫn cưỡng ép ra tay, xem thường uy nghiêm của tổ sư"

"Chỉ cần chúng ta trở về tông môn, ngày tốt lành của Tô Ly Kinh sẽ kết thúc!"

"Tiếp theo, dù tổ sư không nói gì, Lệ thị ta cũng sẽ giúp đỡ đòi lại công bằng cho ngươi!"

"Dám can đảm lừa gạt tổ sư, dù lần này Tô Ly Kinh không chết, chắc chắn cũng không ngồi vị trí Tông Chủ được nữa."

"Thế nhưng, bây giờ tu vi của chúng ta cũng chưa đạt tới Phản Hư.

"Cho nên vị trí Tông Chủ trống ra này, chắc chắn do Tư Hồng Khuynh Yến tạm thay."

"Mặc dù dựa theo quy củ tông môn, vị trí này là vật trong tay hai người chúng ta, không lâu sau có thể chính vị. Nhưng đại quyền tông môn có thể vào tay sớm một khắc, vẫn nên lấy sớm thì tốt hơn"

"Bây giờ ta chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, trong thời gian ngắn có hy vọng Hóa Thần, khoảng cách đến Phản Hư lại quá lâu."

"Sau khi ngươi về tông, Lệ thị sẽ giải quyết việc Tông Chủ cho ngươi, ngươi không cần quan tâm, tốt nhất từ nay chuyên tâm tu luyện, sớm ngày Phản Hư, chỉ có tu vi đạt tới Phản Hư kỳ, mới có thể vào làm chủ Thiên Tuyên cung, chính thức kế thừa vị trí Tông Chủ!"

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, thật ra vị trí Tông Chủ rơi vào tay Tư Hồng Khuynh Yến hay hắn tự ngồi vị trí kia cũng không khác mấy...

Đương nhiên, trong lòng hắn nghĩ như vậy là được, không thể nói trước mặt Lệ sư tỷ.

Chương 1574: Đèn lồng da người

Dưới chân hơi chao đảo, hai người đã đi đến thang lầu mục nát lạnh lẽo.

Trên hành lang trước mặt một bên là từng cánh cửa phòng đóng chặt, bên khác là cửa sổ thuỷ tinh sát đường.

Những cửa sổ kia đều được lau rất sạch sẽ, nhìn như không có gì, sắc trời hoàn toàn chiếu vào khiến hành lang trước mắt sáng ngời.

Chỉ có điều, Bùi Lăng càng ngày càng cảm thấy tình cảnh này rất quen mắt.

Lúc này, bọn họ đi qua bên cạnh cửa sổ, ở gian ngoài đám người rộn ràng, phía đối diện có tửu kỳ giương cao, tiểu nhị mặc áo ngắn màu ngà, quần màu đen đứng cạnh vò rượu cao cỡ nửa người ở cửa ra vào, cầm muôi rượu được chế tác từ mao trúc ở trong tay, vừa không ngừng múc rượu trong vò thể hiện ra ngoài, vừa ra sức gào to với người đi đường...

Nhìn biển hiệu nền xanh chữ vàng ở trên đầu tiểu nhị, cùng cùng cây xanh thấp thoáng hai bên trái phải từng cửa hàng, Bùi Lăng đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Hắn lập tức hỏi: "Sư tỷ, nơi này là Vạn Hủy hải? !"

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu, nói: "Không sai, thế nào?"

Vừa nói xong, một cơn gió lạnh nghẹn ngào thổi vào trong lầu.

Từng tiếng nói to làm ồn ào, cảnh đường phố dòng người như dệt ngoài cửa sổ như ảo ảnh, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.

Sương trắng sền sệt như thực chất điên cuồng đánh tới, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm mắt.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức dâng lên cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình, ngay sau đó...

Oanh! !!

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, khí tức rét lạnh như thực chất đập vào mặt.

Hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt cau lại, cũng nhận ra điều không đúng, nàng nhanh chóng ăn một viên đan dược óng ánh sáng long lanh, điều chỉnh trạng thái của mình.

Bùi Lăng nghiêm túc nói: "Sư tỷ, thu liễm sinh cơ, một mình ta đi trước nhìn xem!"

Lệ Liệp Nguyệt lập tức thu liễm khí tức, sau đó nói: "Ta đi cùng ngươi!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, đưa tay ôm vòng eo nàng, trực tiếp thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], bỏ chạy về phía phát ra tiếng động.

Cuối hành lang.

Sương trắng mê mông, âm khí khắp nơi.

Phó Huyền Tự vịn tay vào cửa gỗ, đứng sau lưng Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đèn lông da người bay ra từ trong sương trắng.

Chiếc đèn lồng này... Không phải thứ gì, mà là một quỷ vật Phản Hư kỷ!

Phường thị Vạn Hủy hải, tại sao đột nhiên xuất hiện quỷ vật ở trình độ này? !

Đèn lồng càng ngày càng gần, Phó Huyền Tự lập tức đè lại cửa gỗ muốn đóng cửa lại. Chỉ có điều, vừa kéo cửa gỗ ra đã vô cùng nhẹ nhõm, bây giờ muốn đóng cửa lại, hai cánh cửa gỗ trông nhẹ nhàng bình thường lại như bị ngàn vạn ngọn núi lớn đè ép, mặc cho hắn ta dùng sức như thế nào cũng không thể di chuyển một chút.

Không!

Lấy tu vi của hắn ta, dù thật sự có muôn vàn núi lớn, cũng có thể đi chuyển.

Lúc này hai cánh cửa càng nặng nề hơn muôn vàn núi lớn.

Phó Huyền Tự vội vàng truyền âm: "Cùng dùng sức, nhanh chóng đóng cửa lại!"

Ba người khác lập tức kịp phản ứng, tiến lên giúp đỡ, lúc đưa tay chạm đến cánh cửa gỗ đều giật mình, hai cánh cửa này lạnh lẽo thấu xương, gần như khiến lông mày và lông mi của bọn họ lập tức ngưng kết ra sương tuyết.

Bốn người điên cuồng vận chuyển pháp lực, tu vi liên tục bộc phát đồng tâm hiệp lực, vốn cánh cửa gỗ không nhúc nhích tí nào, cuối cùng đã bị đẩy một chút xíu.

Đèn lồng da người chậm rãi lơ lửng, khoảng cách với cửa lớn càng ngày càng gần, mười trượng, chín trượng, tám trượng...

Lúc chỉ thiếu một trượng cuối cùng...

Ầm!

Cửa gỗ ầm vang khép lại!

Phó Huyền Tự tay mắt lanh lẹ, một phát đẩy then cửa lên.

Bốn người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, có lẽ khí tức của quỷ vật Phản Hư kia không bằng hóa thân Tô Ly Kinh, nhưng so với Long Bá Phản Hư mà bọn họ đối mặt trước đây không lâu, lại mạnh hơn không chỉ một bậc.

Một khi để đối phương tiến vào trong lâu, lấy trạng thái hiện tại của bốn người bọn họ, tất nhiên là thập tử vô sinh!

Đang nghĩ ngợi, giọng nói yếu ớt khàn khàn không lưu loát kia trực tiếp vang lên bên tai bọn họ: "Lâu ngày xa cách quê hương, phong trần tổn hại áo cũ... Chư vị thiếu niên có thể cho lão thân mượn một bộ đồ mới che đậy thân thể không?"

Giọng nói chưa dứt, yếu ớt nỉ non: "Lâu ngày xa cách quê hương, phong trần tổn hại áo cũ... Chư vị người thiếu niên, có thể mượn bộ đồ mới dùng một lát không..."

Sắc mặt bốn người lập tức thay đổi, cứng đờ quay đầu lại, thấy vừa nãy đèn lồng da người còn ở ngoài cửa, chẳng biết đã xuất hiện ở trong hành lang từ lúc nào!

Nhiệt độ toàn bộ hành lang đột nhiên hạ xuống, mặt đất, vách tường nhanh chóng xuất hiện một tầng băng mỏng.

Sắc mặt bốn người đột nhiên giãy giụa, tay chân bắt đầu run rẩy, một thân da người như muốn thoát khỏi nhục thân của mình!

Phó Huyền Tự hừ lạnh một tiếng, trong bốn người, hắn ta là người Hóa Thần sớm nhất, lúc này cũng là người tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, đột nhiên tỉnh táo lại, không có chút do dự gì nữa, đánh một chưởng về phía đèn lồng da người!

Oanh!

Chưởng kình rắn chắc đập vào phía trên đèn lồng da người, đèn lồng da người lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, không chịu chút tổn thương nào, nhưng vẫn lặp đi lặp lại giọng điệu "mượn bộ đồ mới", rồi đột nhiên ngừng lại.

Chương 1575: Kịp thời đuổi tới (1)

Toàn bộ hành lang lập tức yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Giống như sự yên tĩnh trước cơn bão.

Ngay sau đó, da người ở mặt ngoài đèn lồng da người đột nhiên nứt ra một cái khe hở, tươi cười như một khuôn mặt quỷ dị, dòng máu màu đỏ sậm cuồn cuộn chảy xuôi.

Khặc khặc khặc khặc khặc...

Khe hở càng mở càng lớn, phát ra tiếng thê lương như khóc như cười, đang yếu ớt quanh quẩn trong cả trà lâu.

Phó Huyền Tự vừa ra tay đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó máu tươi tràn ra quanh người, theo đó là tiếng Xoẹt khiến da đầu người ta tê dại, da người như một chiếc áo bào trực tiếp tránh thoát ra từ trên người hắn ta, hình như có ý thức của mình, lảo đảo đi về phía đèn lồng...

Trong lòng Phó Huyền Tự lập tức hoảng sợ, hắn ta không biết mình trúng chiêu như thế nào!

Lúc này, cả người hắn ta máu thịt be bét, cơ bắp, kinh mạch lộ hết ra ngoài, rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy màu xương mơ hồ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, trong khoảnh khắc đã hình thành một vũng máu ở dưới chân, trên dưới cả người đau đớn dữ dội.

Cơn gió lạnh nổi lên khắp nơi, lúc thổi qua như ngàn vạn lưỡi đao róc thịt, càng thêm đau đớn.

Dưới ánh sáng màu u lam do đèn lồng da người tản ra, trông vừa thảm thiết vừa đáng sợ, dường như chỉ có ở trong Mộng Yểm, mới có thể có gặp thứ kinh khủng như vậy.

Chỉ có điều, Phó Huyền Tự là tu sĩ Hóa Thần, một tấm da người vẫn không lấy được tính mạng của hắn ta!

Lúc này hắn ta cố nén cảm giác đau đớn, đang muốn nhắc nhở ba vị sư đệ sư muội cẩn thận, đã thấy Ninh Vô Dạ đột nhiên nói với tấm da người của hắn ta: "Phó sư huynh, cẩn thận!"

Nói xong, Ninh Vô Dạ đứng tại chỗ đưa tay một kiếm, chém về phía bản thể của Phó Huyền Tự!

Xoạt!

Kiếm khí rét lạnh, xé ra ánh đèn âm u lạnh lẽo, lúc thét dài vô cùng sắc bén, đâm thẳng đến lồng ngực Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự không nhịn được khẽ giật mình, nhưng kiếm khí trước mắt lại không kịp do dự, lập tức tay muốn đẩy ngang ra, trước người xuất hiện một ngọn núi to lớn.

Keng!

Kiếm khí không giữ lại chút nào rơi vào phía trên ngọn núi, toàn bộ trà lâu như khẽ run lên.

Trong giây lát kiếm khí tán loạn, ngọn núi cũng xuất hiện một vết nứt gần như xuyên qua ngọn núi.

Phó Huyền Tự vội vàng quát: "Ninh sư đệ, đừng để huyễn tượng mê hoặc! Ta mới là..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đột nhiên dừng lại, giọng của hắn ta không phải phát ra từ trong miệng mình, mà là bở môi tấm da người kia mấp máy, đọc nhấn rõ từng chữ phát ra tiếng!

Mệnh cách của hắn ta ở trong tấm da người kia!

Không được!

Phó Huyền Tự lập tức nhận ra điều không ổn, cởi xuống một tấm đa người với loại tu sĩ như hắn ta mà nói, chỉ chịu chút nỗi đau đa thịt mà thôi. Chỉ cần có thời gian, hắn ta có thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng mệnh cách lại không thể thiếu thốn!

Lúc này, đa người Phó Huyền Tự tiếp tục đi về phía đèn lồng đa người, vết rách trên đèn lồng da người càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn rút đi da cũ, chỉ còn một ngọn lửa màu u lam chầm chậm nhảy nhót.

Máu đen nhánh không ngừng chảy ra từ trên giá đỡ đèn lồng, dường như là một dòng suối nhỏ lững lờ, tản ra mùi mục nát tanh hôi.

Khặc khặc khặc khặc khặc...

Trong toàn bộ trà lâu tràn ngập tiếng cười điên cuồng lại đầy vui sướng, đèn lồng da người đã chuẩn bị mặc vào tấm da mới của Phó Huyền Tự!

Trong lòng Phó Huyền Tự đột nhiên có trực giác mãnh liệt, một khi da mình bị đèn lồng da người cướp đi, bản thể của hắn ta sẽ hóa thành đồng loại của đối phương.

Nói đúng ra, là biến thành một chiếc đèn lồng da người không có da người!

Sau đó giống như đối phương, cả ngày tìm kiếm da người mới khắp nơi.

Tình huống nguy cấp, Phó Huyền Tự lập tức thi triển độn pháp đuổi theo da người của mình.

Ngay sau đó, một chiếc ngọc tỉ bay lên giữa trời, trọng lực nặng nề vô song trấn áp xuống hắn ta, lại là Chung Quỳ Việt Cức cũng ra tay theo.

"Trạng thải của Phó sư huynh hơi không đúng, bảo vệ Phó sư huynh!" Vừa ra tay vừa nhanh chóng nói với Chung Quy Việt Cức.

Bàn tay trắng nõn của Yến Minh Họa cầm dù, nhanh chóng nói:

"Một mình ta bảo vệ Phó sư huynh, các ngươi đối phó với quỷ vật này!"

Lúc nói chuyện, nàng mở ô lụa ra, xung quanh lập tức hiện dù ảnh nặng nề như từng đoá hoa màu hồng nhạt dân nở rộ, trong khoảnh khắc đã bảo vệ xung quanh tấm da người của Phó Huyền Tự.

Thấy cảnh này, cơ bắp trên hàng lông mày không có da người của Phó Huyền Tự nhăn chặt lại, theo động tác này máu tươi tuôn ra, chảy xuôi xuống toàn bộ hai gò má của hắn ta, không ngừng nhỏ xuống dưới cằm.

Hắn ta căn bản không để ý tới cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng này, trong chớp mắt sinh tử này, hắn ta không có cơ hội giải thích với các sư đệ sư muội, lúc này đánh ra pháp quyết, hai tay nâng lên trên, dãy núi nặng nề từ từ bay lên bên cạnh hắn ta, ngọc tỉ lơ lửng lập tức bị sơn ảnh chống ra, dù ảnh đầy trời cũng bị chen ra hai bên theo dãy núi lên cao.

Vào lúc này, da người đã lảo đảo đi tới gần chỗ rẽ trên hành lang, chỉ cách đèn lồng da người một bước cuối cùng!

Chương 1576: Kịp thời đuổi tới (2)

Phó Huyền Tự hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ cái khác, lập tức dốc hết sức bộc phát tốc độ, lao về phía da người của mình.

Nhưng lúc ánh chớp vù vù vang lên, một thanh phi kiếm mang theo khi thế sắc bén vô song chém xuống đầu hắn ta, là Ninh Vô Dạ!

Con ngươi Phó Huyền Tự co rụt lại, vội vàng vỗ một chưởng về phía phi kiếm.

Oanh!

Phi kiếm bị đánh bay ngay tại chỗ, Phó Huyền Tự cũng bị chấn động đến lùi lại mấy bước.

Lúc này, da người của hắn ta chạy tới bên cạnh đèn lông, bắt đầu dán lên trên đèn lồng.

Không còn kịp rồi!

Trong lòng Phó Huyền Tự cảm giác nặng nề, hiện tại nếu để đèn lông da người thành công, một mình hắn ta chết là việc nhỏ, một khi thật sự hóa thành đồng loại của chiếc đèn lồng này, ba vị sư đệ sư muội chắc chắn cũng không có bất kỳ đường sống gì.

Bốn người bọn họ sẽ trở thành đèn lồng da người mới!

Nghĩ đến đây, Phó Huyền Tự đột nhiên không có chút do dự gì nữa, pháp lực quanh người dao động dữ dội, khí thế trong cơ thể bắt đầu liên tục tăng lên, rõ ràng là muốn tự bạo ngay tại chỗ, chuẩn bị cùng chết với đèn lồng da người.

Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh đao huyết sắc cắt phá màn sáng u lam, chớp mắt đã tới gần.

Phốc! !!

Vài gốc giá đỡ của đèn lồng da người bị bẻ gãy ngay tại chỗ, dòng máu chảy xuôi bên trong cũng ngừng lại, đèn đuốc màu u lam đột nhiên thu nhỏ, gần như trong nháy mắt dập tắt, sau khi dao động một trận mãnh liệt, mặc dù giãy giụa vẫn giữ vững tiếp tục thiêu đốt, lại vì đao ý và nguyền rủa áp chế, trong chốc lát không thể phục hồi như cũ.

Tiếng cười điên cuồng vui sướng im bặt.

Da người Phó Huyền Tự đột nhiên mất đi tất cả sự chống đỡ, như là một chiếc áo da mềm mại, vô lực rơi xuống trên mặt đất.

Vốn ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đang muốn tiếp tục đối với Phó Huyền Tự, lập tức khẽ giật mình, vừa rồi thứ mà bọn họ vẫn bảo vệ không phải Phó Huyền Tự sư huynh?

Vậy Phó Huyền Tự sư huynh thật sự ở đâu?

Thấy đao khí huyết quang đầy trời, tràn ngập ý bạo ngược bá đạo, Phó Huyền Tự lập tức biết là Thánh Tử Trọng Minh tông đến!

Hắn ta hơi do dự, nhưng vẫn nhanh chóng tản pháp lực dùng để tự bạo đi, sau đó đưa tay chộp một cái, lập tức hút da người kia vào trong tay mình.

Ngay sau đó, bóng tối như thực chất tràn ngập toàn bộ trà lâu.

Trong bóng tối có vô số tiếng xột xoạt vang lên như xuân tằm cắn lá, lại như vạn cổ dạ hành, khiến người ta vô thức rùng mình.

Trong giây, bóng tối chầm chậm tản đi.

Đã thấy Phó Huyền Tự đã xỏ vào da người của mình một lần nữa, ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa cảnh giác đề phòng xung quanh, trên mặt đất cách bọn họ không xa có một đống da người khô cạn rách nát tán loạn, cùng khung xương đèn lồng.

Bùi Lăng mặc áo bào đen giày đen, cầm trường đao trong tay, đang đứng bên cạnh đống da người và khung xương này.

Phía sau hắn, Lệ Liệp Nguyệt mặc một bộ váy đen như bóng đêm, mũ miện huyết sắc trên đỉnh đầu xinh đẹp ướt át yên tĩnh đứng đó.

Lúc này, thấy Phó Huyền Tự sư huynh không có việc gì, ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đều thầm thở phào.

Phó Huyền Tự chắp tay với Bùi Lăng, trịnh trọng nói: "Đa tạ"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Thứ này từ đâu tới?"

Cửu Nghi sơn.

Từ Châu.

Đại bản doanh Ma đạo.

Cơn gió thổi qua, than cốc, máu tanh, mùi hôi, ngọt ngào... Đủ loại mùi đan xen xông vào mũi khiến người ta buồn nôn.

Đại trận phòng hộ trải rộng vết nứt như sắp không duy trì được nữa, sẽ ầm vang vỡ nát như bọt biển.

Căn phòng ở gần đó đều đã vỡ vụn, mảnh vỡ đều đều gọn gàng trải đây đất. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy máu tươi và dấu vết tứ chi trong đống đổ nát.

Bên ngoài trận pháp, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông.

Cả vùng cứ thế bị lột ra mấy tầng.

Trên mặt đất cháy đen lộ ra lưu ly ở bên trong, còn có mấy ngọn linh hỏa thiêu đốt lên khó mà dập tắt, gió lớn khó mà quét đi sương độc tràn ngập.

Từng đệ tử Ma môn bị ép buộc ra trận thu thập chiến trường nơm nớp lo sợ, trong lúc đi lại thỉnh thoảng nhặt một chút di cốt, mảnh xác, túi trữ vật còn có thể sử dụng làm vật liệu từ dưới đất...

Phía trên bầu trời, đại chiến mới ngừng lại, khí tượng hỗn loạn còn chưa ổn định.

Cơn gió mạnh, mưa tuyết, lửa mạnh đan xen thành một đống, biến ảo ngàn vạn.

Đại Phù Đồ Lệnh, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo và Tô Ly Kinh cau mày đạp không mà đứng.

Vừa rồi dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc đột nhiên công trận, thậm chí còn có một đám tiền bối Thánh đạo từng bị giam cầm ở Độ Ách uyên tham gia, sau đó không bao lâu là ngụy đạo đột kích!

Một trận chiến này, đệ tử cấp thấp ba tông tổn thất cực kỳ nặng nề.

Cũng có mấy vị Thái Thượng trưởng lão Hợp Đạo kỳ bị trọng thương!

Vĩnh Dạ hoang mạc cách Cửu Nghi sơn rất xa xôi, dị tộc điên dại trong đó giáng lâm nơi đây, trước tiên không nhắc tới nguyên nhân vì sao, chỉ bản chất chuyện này đã nói lên vị ngủ say trong Vĩnh Dạ hoang mạc đã đến ranh giới sắp thức tỉnh!

Thế nhưng, hiện tại việc này đã có tổ sư các tông môn lớn ra tay, không cần đám hậu bối bọn họ quan tâm.

Chương 1577: Vị trí Tông Chủ

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lập tức nói: "Lần đại chiến này, tông ta tổn thất nặng nề, cần lập tức kiểm kê, trước xin lỗi không tiếp được."

Nói xong, hắn ta rời đi thẳng.

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Mang cũng nói: "Thánh giáo cũng tử thương vô số, Đại Phù Đồ Lệnh, cáo từ:

Trên bầu trời, còn sót lại Đại Phù Đồ Lệnh đang cau mày, sau đó cũng hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy về phía doanh địa Luân Hồi tháp.

Doanh địa Trọng Minh tông.

Hành cung treo cao giữa không trung, toàn thân mơ hồ huyết quang, tất cả thủ đoạn phòng hộ đều đã tự kích hoạt.

Chính điện.

Gia chủ ba nhà Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị và Cửu A Lệ thị khép tay áo đứng ở dưới thêm, vẻ mặt đều nghiêm túc.

Lúc này, bóng dáng Tô Ly Kinh đột nhiên hiện ra, ngồi trên bảo tọa phía trên cùng.

Thấy gia chủ ba nhà đều ở nơi này, hắn ta trực tiếp hạ lệnh: "Rời khỏi cảnh nội Cửu Nghi sơn, mau trở về tông môn!"

Lúc này Tô Ly Kinh không rảnh đi kiểm kê tổn thất gì đó, thậm chí không có tâm trạng sắp xếp những người khác làm thay, trong trận chiến lần này, người tổn thất lớn nhất là hắn ta!

Một bộ hóa thân của hắn ta bị trảm, Bùi Lăng đã trốn khỏi tầm mắt của hắn ta.

Hiện tại "Minh Huyết" tổ sư chưa bế quan, chắc chắn Lệ thị sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Hắn ta phải nhanh chóng về tông bố trí, giảm tổn thất của mình xuống thấp nhất!

"Bùi Lăng không cản trở về tông môn, cũng có thể truyền âm đầu đuôi việc này cho Lệ thị."

"Chắc chắn không giữ được vị trí Tông Chủ này."

"Nhưng cũng không thể nhanh chóng rơi vào tay Lệ thị...

"Trước khi Lệ thị ngồi lên, phải thoái vị nhường cho Tư Hồng thị!"

"Thuận tiện, trực tiếp giao [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho Tư Hồng Khuynh Yến, lấy tu vi của nàng, chắc chắn có thể tìm được phương pháp phá giải. Thậm chí phản chế"

"Đến lúc đó nếu Bùi Lăng còn dám ra tay với Tư Hồng Khuynh Yến, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết!"

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh đang muốn rời đi, Lệ Vô Cữu đột nhiên nói: "Tông Chủ, tiểu nữ và Bùi Lăng đột nhiên không rõ tung tích, không biết Tông Chủ có biết hướng đi của hai người?"

Ánh mắt Lệ Vô Cữu nhìn về phía Tô Ly Kinh đầy lạnh lẽo.

Sau khi đại chiến kết thúc, hắn ta đã tìm kiếm toàn bộ doanh địa một lần, nhưng không tìm được Bùi Lăng và Liệp Nguyệt, ngược lại phát hiện rất nhiều thi thể dị tộc điên dại ở phương hướng mà tùy tùng của hắn ta dẫn bọn họ đến, cùng dấu vết hai người ra tay. Nhưng tất cả manh mối đều tập trung trong một gian phòng tàn tạ yên tĩnh trong Cửu A cung.

Sau đó, khí tức đứt quãng như chỉ ra bên ngoài trận pháp.

Hiện tại hắn ta còn không thể xác định, vừa rồi cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ chỉ có Tô Ly Kinh muốn đối phó Bùi Lăng!

Bởi vậy, hắn ta nghi ngờ trong trận đại chiến vừa rồi, Tông Chủ nhân lúc hỗn loạn ra tay với Bùi Lăng.

"Không biết!" Tô Ly Kinh thản nhiên trả lời.

Lệ Vô Cữu vặn hỏi: "Tông Chủ có dám lập xuống lời thề tâm ma?"

Tô Ly Kinh nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo, sau đó nghiêm nghị nói: "Lệ Vô Cữu, ngươi phải nhớ kỹ, dù bản tọa làm cái gì, bây giờ vẫn là Tông Chủ Thánh tông!"

"Từ đệ tử tầm thường cho đến gia chủ ba nhà các ngươi, toàn bộ Thánh tông đều phải nghe lệnh của bản tọa!"

"Tổ sư không nói gì, bất kỳ người nào cũng không có tư cách ra lệnh cho bản tọa!"

Nghe đến đó, trong lòng Lệ Vô Cữu lập tức cảm thấy nặng nề.

Lời này của Tô Ly Kinh như đã thừa nhận ra tay với Bùi Lăng.

Hắn ta hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Lệ thị ta nhất định sẽ bẩm báo việc này với 'Minh Huyết' tổ sư!"

Trên mặt Tô Ly Kinh không có chút gợn sóng nào, Bùi Lăng đã thoát thân cũng không lừa được chuyện này nữa. Nhưng hắn ta vẫn là chủ một tông, tổ sư tức giận thế nào cũng không thể giết hắn ta thật!

Nếu hắn ta chủ động bồi thường đủ số lượng tài nguyên, cũng không phải không có cơ hội xử lý nhe...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh bình tĩnh nói: "Vậy cũng phải là sau khi tổ sư trở về từ Vĩnh Dạ hoang mạc."

Nói đến mức này rồi, đôi bên đã trực tiếp không nể mặt nữa, Lệ Vô Cữu không nói thêm lời bất kỳ lời nào, trực tiếp xoay người rời đi.

Bóng dáng Tô Ly Kinh cũng chợt biến mất từ trên bảo tọa.

Tô Thiên Nhai và Tư Hồng Chẩn nhìn nhau, sau đó Tư Hồng Chẩn khẽ cười một tiếng như việc không liên quan đến mình, cũng nhẹ nhàng rời đi.

Tô Thiên Nhai lại nhướn mày, bởi vì con ruột Tô Chấn Hòa, hắn ta vẫn nhìn Bùi Lăng không vừa mắt.

Nhưng hiện tại cánh chim Bùi Lăng dần dày hơn, trước đây không lâu lại được "Minh Huyết" tổ sư tự triệu kiến, hắn ta cũng không muốn bị liên lụy vào việc này vì chút ít ân oán cũ.

Thế là, Tô Thiên Nhai cũng yên lặng rời khỏi toà hành cung này.

Hậu điện hành cung.

Một gian thư phòng trang trí thành cung điện.

Giữa giá sách cao lớn trưng bày một cái bàn chế tạo từ linh mộc.

Bóng dáng Tô Ly Kinh đột ngột hiện ra.

Hắn ta kéo cái ghế ngồi xuống, sau đó lấy ra trường quyển màu nâu nhạt từ trong túi trữ vật, trên đó không có một chữ nào, chỉ có vô số tơ máu nhỏ bé tràn ngập chậm chạp nhúc nhích như vật sống.

Đây là Linh Tê chỉ, hắn ta và Tư Hồng Khuynh Yến mỗi người giữ một phần, lần trước hai người cũng dùng vật này để liên hệ.

Chương 1578: Nơi đây, U Tố mội (1)

So sánh với Truyền Âm Phù cự ly xa, Linh Tê chỉ này có thể bỏ qua phần lớn cấm chế cách trở, sử dụng nó còn đáng tin hơn Truyền Âm Phù rất nhiều.

Lúc này, hắn ta tâm niệm vừa động, văn phong tứ bảo trên bàn lập tức tự bay lên, linh mặc chủ động nhảy vào nghiên mực, bắt đầu mài.

Trong giây lát mực nước dần đậm hơn, sau đó bút lông nhỏ bay lên chấm mực, rồi bay vào trong tay hắn ta.

Tô Ly Kinh cầm bút, bút tẩu long xà trên Linh Tê chỉ, nhanh chóng viết: "Phu nhân, hiện tại bản tọa cần rất nhiều tài nguyên, có thể dùng vị trí Tông Chủ để đổi!"

Trà lâu Vạn Hủy hải.

Bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, tình cảnh nói to làm ồn ào như chỉ là một trận huyễn ảnh, sương trắng sền sệt như tơ nhện, tầng lớp bao vây lấy cả tòa lầu nhỏ.

Hành lang như hầm băng rét lạnh thấu xương.

Âm khí nồng đậm tràn ngập, khiến mọi thứ trong tầm mắt nhe bịt kín một tầng ảm đạm, trông lờ mờ lại âm trầm đáng sợ.

Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt đứng chung một chỗ, sâu trong đôi mắt nhảy lên ánh lửa màu tím tối mơ hồ, vô số phù văn nhỏ bé đan xen bốc lên, đứng cách da người và xương khô tàn tạ trên đất, nhìn về phía bốn người Phó Huyền Tự.

Lại nhìn thấy Bùi Lăng, Yến Minh Họa nhíu mày, cảm giác rất muốn thân thiết với đối phương ở trong lòng nàng trở nên càng mãnh liệt!

Thậm chí, trong đầu óc lại bắt đầu tưởng tượng hình ảnh bị đối phương thải bổ...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Yến Minh Họa đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức vận chuyển công pháp, cưỡng ép khắc chế mình suy nghĩ lung tung.

Bùi Lăng là Thánh Tử Trọng Minh tông một trong tứ tông ma đạo, lại là đạo lữ của yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt kia, từng thải bổ Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông trước mặt mọi người, tên ác độc phát rô, việc ác bất tận như thế, tuyệt đối không thể đi cùng đối phương!

Đang lúc nàng nghĩ như vậy, Phó Huyền Tự đứng cách đó không xa lập tức giải thích: "Nó đi vào từ ngoài cửa, hiện tại ngoài cửa toàn là sương mù."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, ngắn gọn nói: "Ta muốn biết tất cả chuyện đã xảy ra."

Lúc này ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ, Yến Minh Họa đều phản ứng lại, bọn họ đều truyền tống từ Truyền Tống Trận Trọng Minh tông đến nơi đây. Nhưng hiện tại ngay cả Thánh Tử Trọng Minh tông cũng hoàn toàn không biết gì cả về tình huống vừa rồi, hiển nhiên nơi này đã xảy ra vấn đề lớn gì đó!

Bởi vì trước đó cùng đối mặt với dị tộc điên dại và hóa thân Tô Ly Kinh, đôi bên từng liên thủ, lúc này lại gặp được chuyện lớn liên quan đến sinh tử như thế, giữa đôi bên đã có sự ăn ý nhất định, không cần có bất kỳ lời giải thích dư thừa gì nữa.

Chung Quỳ Việt Cức không do dự, lập tức nói: "Vừa rồi chúng ta xuống lầu, tất cả vẫn còn bình thường"

"Còn có thể nhìn thấy tán tu trong phường thị ngoài cửa sổ, người lui tới qua lại như mắc cửi, chen vai mà đi, người đông như kiến, đủ loại tình hình, ngoại trừ trận pháp cách trở không nghe được tiếng động, vẫn không khác gì Vạn Hủy hải trước kia"

"Vấn đề là sau khi mở cửa lớn ra..."

"Ngoài cửa toàn là sương mù, hoàn toàn là hai thế giới với thứ chúng ta nhìn thấy từ song cửa sổ!"

"Ngọn đèn lồng da người này đã bay tới vào lúc đó."

"Sau đó bốn người chúng ta cưỡng ép đóng cửa lại, nhưng không hiểu sao cuối cùng ngọn đèn lồng da này vẫn xuất hiện ở trong trà lâu."

"Tiếp theo, chúng ta ra tay với nó, ngươi đã thấy tình cảnh sau đó...

Ninh Vô Dạ bổ sung: "Lúc Phó sư huynh mở cửa còn không có vấn đề gì. Nhưng lúc chúng ta đóng cửa cần bốn người hợp lực mới có thể di chuyển cửa gỗ."

"Hơn nữa, trên cửa gỗ có âm khí rất nặng"

Nghe đến đó, Yến Minh Họa khẽ gật đầu bày tỏ sự đồng ý, suy nghĩ rồi hỏi Phó Huyền Tự: "Phó sư huynh, vừa rồi ngươi... Đã xảy ra chuyện gì?"

Phó Huyền Tự chậm rãi lắc đầu, trả lời đơn giản: "Đèn lồng da người đột nhiên tách da người và mệnh cách của ta ra, thứ các ngươi tưởng là ta, thực tế là da người của ta."

Mệnh cách...

Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy nặng nề, không sai được!

Vừa rồi phát hiện được điều khác lạ, hắn ta lập tức dẫn theo Lệ sư tỷ chạy đến, trong tầm mắt của [Oán Yểm thần thông], thứ bám vào trên người Phó Huyền Tự tràn đầy hận ý ngập trời với tất cả người sống, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể có được.

Dù lúc ấy hóa thân Tô Ly Kinh bị hắn chọc giận, hận ý cũng không bằng một phần vạn của hắn ta!

Đúng vậy, hắn giống với ba người Yến Minh Họa, vừa rồi đã coi đèn lồng da người trở thành Phó Huyền Tự, Phó Huyền Tự thật sự lại trở thành đèn lồng da người!

Nhưng cái gọi là Phó Huyền Tự, trên người lại có luồng hận ý thật sự doạ người, hắn ưu tiên ra tay với hắn ta. Vốn tiếp theo hắn sẽ đối phó với "đèn lồng da người", cũng là Phó Huyền Tự thật sự...

Kết quả sau khi ra tay, lập tức đã nhận ra điều không đúng.

Phó Huyền Tự mà mắt và thần niệm của hắn thăm dò được không phải Phó Huyền Tự thật sự; đèn lồng da người mà hắn nhìn thấy cũng không phải đèn lồng da người thật sự!

Cộng thêm Phó Huyền Tự nhắc đến mệnh cách... Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, hiện tại là tình huống bết bát nhất

Chương 1579: Nơi đây, U Tố mội (2)

Nghĩ tới đây, hắn lập tức thổ ra một hơi, bây giờ muốn sống rời khỏi nơi này, phải mời ý chí Chân Tiên giúp đỡ.

Chỉ có điều, là "tiên hữu" của ý chí Chân Tiên, hắn không thể tỏ ra quá ngu ngốc, như thế sẽ khiến Mạc Lễ Lan nghi ngờ, lại biến khéo thành vụng.

Rất nhiều lời nói quan trong, phải để người khác tới hỏi...

Đang nghĩ ngợi, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên hỏi: "Sau khi các ngươi mở cửa, ngoại trừ đèn lồng da người kia, không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào à?"

Yến Minh Họa nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Không có."

Hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt nhíu lên, truyền âm với Bùi Lăng: "Toà trà lâu này là cứ điểm của Cửu A Lệ thị ta ở phường thị Vạn Hủy hải, luôn có tộc nhân trấn giữ ở đây."

"Hơn nữa, trong nhà dân cách nơi đây không xa còn có một cứ điểm ngầm rất bí ẩn, dùng để đối phó chuyện ngoài ý muốn"

"Nếu nơi đây xảy ra chuyện, lập tức có người ở nơi đó đến đây quan sát, đồng thời cũng thông báo với trong tộc."

"Hiện tại ngoài cửa không có người, cũng không có ai khác đến đây, hoặc đều đã gặp chuyện không may, hoặc... Chỗ này căn bản không phải phường thị Vạn Hủy hải!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn cũng đoán được điều mà Lệ sư tỷ nghĩ tới.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn liếc nhìn bốn người Phó Huyền Tự, ánh mắt dừng lại trên người Yến Minh Họa thêm một chớp mắt, đột nhiên hỏi: "Bốn vị có biết, vì sao vừa rồi những dị tộc điên dại kia đuổi giết bọn ta không?"

Bốn người Phó Huyền Tự lập tức nhìn qua Bùi Lăng, hiện tại bọn họ chỉ biết có thể mục tiêu của những dị tộc điên dại kia là Bùi Lăng, nhưng hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân cụ thể.

Hơn nữa, hiện tại bọn họ đã thoát khỏi những dị tộc điên dại kia, lúc này vấn đề quan trọng nhất là tranh thủ thời gian hiểu rõ tình huống hiện tại.

Nhưng không biết Bùi Lăng đột nhiên nhắc đến việc này là có ý gì?

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự nhíu mày hỏi: "Thánh Tử biết điều gì?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó gọn gàng dứt khoát nói: "Hiện tại vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc để mắt tới ta."

"Cho nên mới phái những dị tộc điên dại kia tới, lấy tính mạng của ta"

"Tính toán ra, bốn người các ngươi đều bị ta liên lụy:

"Thế nhưng, bây giờ lại không cần lo lắng vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Bởi vì nơi này rất đặc biệt, vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc không thể vươn tay đến nơi này."

Nghe xong Bùi Lăng bị vị đọa tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc để mắt tới, bốn người Phó Huyền Tự đều nhướn mày. Chẳng trách ngay lúc đó dị tộc điên dại gần như vô cùng vô tận, mỗi dị tộc điên dại đều là thân bất tử, trong lúc chiến đấu không ngừng nhiễu sóng, không ngừng mạnh lên... Hóa ra là vị ý chí đọa tiên kia giáng lâm!

Thế nhưng, ngay cả ý chí đọa tiên cũng không thể đưa tay tới nơi này, trong thiên hạ không có mấy nơi.

Câu nói kế tiếp của Bùi Lăng, hiển nhiên đã biết nơi này là nơi nào.

Nhận ra được điều ấy, Chung Quỳ Việt Cức nhanh chóng hỏi:

"Vậy nơi này là nơi nào?"

Bùi Lăng thản nhiên trả lời: "Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây là U Tố mộ"

U Tố mộ? !

Trong lòng bốn người Phó Huyền Tự đã mơ hồ có suy đoán, nhưng lúc này nghe được Bùi Lăng xác nhận, sắc mặt vẫn thay đổi.

Cùng lúc đó, Lệ Liệp Nguyệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Không đợi năm người phản ứng, Bùi Lăng lại nói tiếp: "U Tố mộ, nơi vạn quỷ nghi lại, quốc gia người chết, người sống cấm vào!"

"Tu vi Phản Hư trở xuống vào khu vực nguy hiểm này, thập tử vô sinh"

"Hiện tại nơi này, chỉ có thực lực của ta có thể sánh ngang với địa vị Phản Hư kỳ"

"Nếu chư vị muốn sống, tiếp theo phải nghe theo mệnh lệnh của ta!"

Nghe vậy, bốn người Phó Huyền Tự lập tức kịp phản ứng, nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Lệ Liệp Nguyệt đã nhân tiện nói: "Nơi đây là sản nghiệp của Cửu A Lệ thị ta, nếu bốn vị không muốn có thể rời khỏi trà lâu."

Ninh Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, vốn hắn ta cũng không muốn nghe theo mệnh lệnh của đệ tử Ma môn, lúc này lại nghe Lệ Liệp Nguyệt uy hiếp, lúc này không chút do dự trực tiếp đi ra ngoài cửa.

Nhưng ngay sau đó, Phó Huyền Tự lập tức đưa tay đè lại đầu vai của hắn ta.

Ninh Vô Dạ nhíu mày, nói: "Phó sư huynh..."

Phó Huyền Tự vung tay áo, ra hiệu hắn ta yên tâm chớ vội, sau đó nhìn qua Bùi Lăng bình tĩnh trả lời: "Tốt! Chúng ta có thể nghe Thánh Tử, nhưng không biết tiếp theo Thánh Tử có tính toán gì?"

Bùi Lăng lại nhìn Yến Minh Họa, sau đó nói: "Chỗ ta có một vị tiền bối, chắc chắn biết cách rời khỏi U Tố mộ."

"Hiện tại ta sẽ mời vị tiền bối này ra."

"Chút nữa dù thấy cái gì, bốn vị đừng ngạc nhiên, càng không được có điều gì bất kính với vị tiền bối kia!"

Nghe lời này, Phó Huyền Tự không do dự, lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, một tay ôm vòng eo Lệ Liệp Nguyệt rồi thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], nhanh chóng đi lên lầu.

Hắn và Lệ Liệp Nguyệt vừa đi, Phó Huyền Tự lập tức truyền âm nói: "Chuẩn bị sẵn sàng nơi này thật sự là U Tố mộ, lần này trong bốn người chúng ta, ít nhất phải có một người có thể sống trở về!"

"Nếu không, hậu quả khó mà lường được."

Chương 1580: Vị này là Mạc tiên hữu

Chung Quỳ Việt Cức nhẹ gật đầu, truyền âm nói: "Biết! Không thể tin tưởng yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt này, nhưng Bùi Lăng kia...

Với thực lực của hắn, nếu thật sự có mục đích gì, dường như không cần thiết vòng vo với chúng ta."

Ninh Vô Dạ cau mày nhẹ gật đầu, truyền âm hỏi: "Nếu tiếp theo Bùi Lăng thật sự muốn chúng ta làm việc, chúng ta nghe hay không nghe?"

Yến Minh Họa truyền âm trả lời: "Hợp lý thì nghe; không hợp lý thì không nghe!"

Nói xong, trong lòng nàng lại sinh ra một ý niệm mãnh liệt, dường như bất cứ mệnh lệnh gì của Bùi Lăng đều hợp lý với nàng...

Yến Minh Họa lập tức bình tâm tĩnh khí, kìm nén suy nghĩ hỗn tạp cuồn cuộn trong lòng.

Trên lầu trà lâu.

Trong một gian phòng vốn là phòng khách, đồ dùng trang trí trong phòng đều bị đẩy sang một bên, trên khoảng đất trống lộ ra ngoài, một mình Bùi Lăng ngồi xếp bằng.

Lệ Liệp Nguyệt một tấc cũng không rời bảo vệ ở bên cạnh, hộ pháp cho hắn.

Bùi Lăng nhắm nghiền hai mắt, đường vân màu đỏ sậm hiện ra quanh người, chẳng mấy chốc tất cả đường vân lao mạnh ra sau lưng hắn, một đoàn bóng tối như thực chất hiện ra.

Ngay sau đó, trong bóng tối dần lộ ra bóng dáng một nữ tu dung mạo mềm mại uyển chuyển, lúc thân thể nàng hoàn toàn ngưng thực, bóng tối nhanh chóng hóa thành một bộ huyền bào kiểu dáng đơn giản rộng lớn, phủ thêm lên đầu vai nàng.

Cùng lúc đó, khí tức của Bùi Lăng giảm xuống một mảng lớn.

Huyền bào khẽ nhúc nhích, Mạc Lễ Lan mở đôi mắt thuần trắng ra, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, sau đó nói: "U Tố mộ?"

Bùi Lăng đứng lên, khẽ gật đầu: "Không sai, nơi này có lực lượng pháp tắc mà ngươi cần"

Mạc Lễ Lan hài lòng nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Có lực lượng pháp tắc thì ta có thể khống chế [Minh Thiên Đại Mộng] một lần nữa"

"Thế nhưng, vừa rồi ta đã bị ý chí hỗn độn nuốt đi rất nhiều lực lượng."

"Hơn nữa U Tố mộ không thể so sánh với nơi có pháp tắc nhân tạo lần trước, ta cần ngươi làm ra lực lượng pháp tắc giúp ta."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, hiện tại mục đích của hắn cũng không phải giúp đỡ đối phương lấy được lực lượng pháp tắc gì đó, mà là nhân cơ hội tìm hiểu nội tình của U Tố mộ.

Sau đó, nếu có thể đại đạo Phản Hư, tất nhiên là tốt nhất.

Nếu là không thể, ít nhất cũng phải còn sống rời khỏi nơi đây mới được.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Không có vấn để. Nhưng lần này ta đến U Tố mộ còn có việc khác cần hoàn thành, có thể phải kéo dài thời gian rất lâu"

"Nếu Mạc tiên hữu không ngại, ta có thể tìm mấy người cho ngươi."

"Như thế cùng nhau tìm kiếm lực lượng pháp tắc, cũng có thể nhanh hơn rất nhiều."

Nghe vậy, Mạc Lễ Lan không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhớ Bùi Lăng từng nói tiên thể của đối phương bị chia ra phong ấn ở U Tố mộ và Phù Sinh cảnh.

Hiện tại việc đối phương cần phải làm, chắc chắn có liên quan với tiên thể của đối phương.

Thế là, Mạc Lễ Lan nhìn Lệ Liệp Nguyệt vẫn giữ yên lặng bên cạnh, lại liếc nhìn dưới lầu, lập tức nhân tiện nói: "Tốt, dẫn ta đi gặp những người này."

Bùi Lăng nói: "Đi theo ta."

Chẳng mấy chốc, hắn dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt và Mạc Lễ Lan lại đi vào trong hành lang dưới lâu.

Lúc này, bốn vách tường và mặt đất, bao gồm cả trần nhà trong hành lang đã ngưng kết ra một lớp băng mỏng.

Khí tức rét lạnh tràn ngập, không biết hoa sương đã bò lên da người và xương khô bên trên tàn tạ từ lúc nào. Sương trắng ngoài cửa sổ như cũng sền sệt hơn chút, bọn chúng gào thét, sôi trào như đang nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chui vào căn trà lâu này.

Bốn người Phó Huyền Tự ngồi xếp bằng trên đất, đang nắm bắt thời gian khôi phục trạng thái.

Phát hiện Bùi Lăng tới đây, bốn người lập tức mở mắt ra nhìn về phía hắn.

Ba người Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ nhìn thấy Mạc Lễ Lan, vẻ mặt cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng Yến Minh Họa lập tức khẽ giật mình, Mạc Lễ Lan sư muội? !

Xảy ra chuyện gì?

Không phải Mạc sư muội đã...

Chờ chút!

Không thích hợp!

Hình như Mạc sư muội không biết mình? !

Ngay lúc này, Bùi Lăng lập tức nói: "Chư vị, ta giới thiệu một chút cho các ngươi, vị này là Mạc tiên hữu đến từ Vĩnh Dạ hoang mạc, không thể nói tên thật."

Tiên hữu?

Vĩnh Dạ hoang mạc?

Không thể nói tên thật?

Bốn người Phó Huyền Tự lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, sắc mặt thay đổi!

Bùi Lăng nói muốn mời một vị tiền bối tới, lại là mời sự tồn tại trong Vĩnh Dạ hoang mạc? !

Cùng lúc đó, Lệ Liệp Nguyệt lại bình tĩnh hơn nhiều, sau khi lên lầu Bùi sư đệ đã cố ý giải thích với nàng, hiện tại Mạc Lễ Lan này đã là hóa thân của Bùi sư đệ, lại là một phần ý chí của vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Thậm chí, lúc trước Bùi sư đệ có thể vạn kiếp Hóa Thần, cũng là vì ý chí tiên nhân này.

Lúc này, Bùi Lăng lại nói với Mạc Lễ Lan: "Mạc tiên hữu, không cần phải nhớ tên những phàm nhân này, dù sao tiếp theo bọn họ đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi."

"Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể còn sống rời khỏi U Tố mộ là được."

Nói xong, hắn lại nói với bốn người Phó Huyền Tự: "Hiện tại các ngươi có vấn đề gì, có thể tùy tiện hỏi."

Chương 1581: Ba pháp vạn kiếp (1)

"Dù là cơ duyên vạn kiếp Hóa Thần trong U Tố mộ, cơ duyên đại đạo Phản Hư hay tất cả những điều khác, Mạc tiên hữu đều nói cho các ngươi biết."

Vẻ mặt bốn người Phó Huyền Tự khẽ giật mình, cơ duyên vạn kiếp Hóa Thần? Cơ duyên đại đạo Phản Hư?

Những điều này có liên quan gì với tình cảnh hiện tại của bọn họ?

Nhưng không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng toàn bộ vấn đề, Lệ Liệp Nguyệt lập tức dựa theo sự dặn dò trước đó của Bùi Lăng, là người đầu tiên mở miệng hỏi: "Mạc tiền bối, không biết U Tố mộ này thật sự có cơ duyên vạn kiếp Hóa Thần sao?"

Nghe vậy, Mạc Lễ Lan luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nhưng nghiêm túc suy nghĩ tu vi những phàm nhân này đều không cao, muốn giúp mình tìm ra lực lượng pháp tắc ở trong U Tố mộ, cũng khó như lên trời!

Đúng là cần tăng thực lực một chút!

Hơi suy nghĩ, Mạc Lễ Lan gật đầu nói: "Vạn kiếp Hóa Thần có tổng cộng ba pháp"

"Loại thứ nhất là âm dương chỉ diễn; loại thứ hai là càn khôn chỉ biến; loại thứ ba là sinh tử chỉ thương."

"Lấy âm dương chỉ diễn, vạn kiếp Hóa Thần cố gắng cả đời chỉ có một tôn hóa thân."

"Nếu bản thể là dương, thì hóa thân thành âm; nếu bản thể là âm, thì hóa thân thành dương,"

"Cách Bùi tiên hữu sử dụng là âm dương chỉ diễn."

"Còn càn khôn chỉ biến, nếu bản thể của ta thức tỉnh, khắp thiên hạ đều có thể lấy được cơ duyên này!"

"Còn trước mắt, thứ các ngươi có thể thử, chỉ có sinh tử chỉ thương."

"Pháp này cần lấy người chí thân chí ái, huynh đệ như tay chân, môn phái gia tộc, dòng dõi đạo lữ, ân sư thụ nghiệp, thân truyền đệ tử... Làm tế, thiếu một thứ cũng không được!"

"Loại vạn kiếp này là đi một mình một đại đạo, đoạn tuyệt tình yêu, không nhà không bạn, không sư không con..."

"Vì vậy, nếu không phải người đạo tâm kiên định, cho dù biết pháp này cũng không thể vượt qua lôi kiếp, thành tựu vạn kiếp Hóa Thần."

"Trong thiên hạ, chỉ có ba pháp này có thể thành tựu vạn kiếp Hóa Thần, điều này không liên quan đến việc U Tố mộ có cơ duyên vạn kiếp Hóa Thần hay không"

Nghe vậy, bốn người Phó Huyền Tự cũng phản ứng lại, đây là vị đọa tiên kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Không!

Đây chỉ là một sợi ý chí của vị đọa tiên kia, sở dĩ Bùi Lăng bị đọa tiên truy sát, chắc chắn là vì đối phương mang theo một sợi ý chí này.

Hiện tại hai người Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt nhân cơ hội tìm hiểu việc vạn kiếp Hóa Thần, mặc dù bốn người bọn họ đều đã Hóa Thần, không thể lại đi con đường vạn kiếp, nhưng loại bí mật liên quan đến đại đạo này, tất nhiên biết càng nhiều càng tốt!

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự lập tức hỏi: "Vì sao chúng ta không thể dùng âm dương chỉ diễn?"

Trong ba pháp mà ý chí đọa tiên này nói tới, hiển nhiên càn khôn chỉ biến là thiên địa đại biến mới có thể có cơ duyên, một khi thật sự xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là một trận thiên địa hạo kiếp càng nguy hại hơn đại chiến chính ma...

Còn sinh tử chỉ thương, pháp này thật sự thiên lý bất dung!

Bất kỳ đệ tử nào trong năm tông chính đạo bọn họ, cũng không thể sử dụng cách vạn kiếp này!

Còn lại lựa chọn duy nhất, chỉ có con đường âm dương chỉ diễn này.

Lúc này, Mạc Lễ Lan cũng không thèm nhìn hắn ta từ tốn nói:

"Các ngươi tích lũy không đủ, nội tình không đủ, cho dù hiện tại còn chưa Hóa Thần, cũng không diễn hóa ra âm dương vạn kiếp!

huống chi, tu vi bốn người các ngươi đều đã Hóa Thần."

Ý của Mạc Lễ Lan rất rõ ràng, con đường sinh tử chỉ thương này cũng có tác dụng với tu sĩ đã Hóa Thần? !

Lệ Liệp Nguyệt lập tức hỏi: "Xin hỏi tiền bối, nếu chỉ làm được một phần trong sinh tử chỉ thương, ví dụ như huynh đệ như tay chân và thân truyền đệ tử, sẽ như thế nào?"

Mạc Lễ Lan bình thản nói: "Trên cửu kiếp, dưới vạn kiếp."

Nói đến đây, nàng đã không có tâm tư tiếp tục giải thích vạn kiếp Hóa Thần nữa, lúc này lại nói: "Thời gian có hạn, nói vạn kiếp Hóa Thần đến chỗ này trước, hiện tại nói về một vài việc mà sau đó các ngươi phải làm."

Vốn bốn người Phó Huyền Tự còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nghe nói như thế, lại chỉ có thể tạm thời im lặng.

Thấy Mạc Lễ Lan lấy ngón tay thay bút, vẽ ra một cái la bàn cực kỳ phức tạp ở giữa không trung, ngay sau đó hai mắt nhắm nghiền, nghiêm túc cảm ứng một trận, chợt đánh dấu xuống mười phương vị trên la bàn.

Sau đó mở miệng nói: "Lấy trà lâu này làm trung tâm, mấy cái phương vị này có lực lượng pháp tắc mà ta cần"

"U Tố mộ là cấm địa người sống, nhưng chắc trà lâu này vừa bị U Tố mộ thôn phệ, chưa bị U Tố mộ đồng hóa hoàn toàn, nếu không nơi này ngoại trừ Bùi tiên hữu, những người khác cho dù không hóa thành quỷ vật, cũng không thể sống sót"

"Thế nhưng, nhiều nhất sinh cơ hiện tại trong lâu chỉ có thể chống đỡ thêm một canh giờ."

"Chút thời gian đó, căn bản không đủ để các ngươi thu thập lực lượng pháp tắc giúp ta."

"Cho nên ta cần dùng thọ nguyên của các ngươi, để kéo dài sinh cơ nơi đây."

Chương 1582: Ba pháp vạn kiếp (2)

"Hiện tại là mười năm thọ nguyên có thể kéo dài nơi đây không bị U Tố mộ ăn mòn một ngày, tiếp theo thời gian càng lâu cần càng nhiều thọ nguyên"

"Ta muốn lấy trăm năm thọ nguyên trước."

"Chỉ lấy từ trên người một người, không thể phân tán."

Nghe vậy, Phó Huyền Tự không hẻ do dự, nói: "Tiên bối, cứ lấy trăm năm thọ nguyên từ trên người vẫn bối là được."

Mạc Lễ Lan nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Đừng phản kháng"

Nói xong, nàng giơ tay lên, đứng từ xa đưa một trảo về phía Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự không làm bất kỳ phòng ngự gì, lúc này lập tức cảm thấy một luồng sinh cơ mạnh mẽ tỉnh thuần trong cơ thể, bị một loại lực lượng khó mà miêu tả cưỡng ép rút ra.

Vốn khuôn mặt hắn ta thư lãng như thiếu niên hai mươi, lại thêm mấy phần gian nan vất vả già nua, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Dù sao cũng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, Phó Huyền Tự hoàn toàn có thể tiếp nhận một trăm năm thọ nguyên.

Lúc này, một cái bóng màu xanh trong vắt bị Mạc Lễ Lan bắt bỏ vào lòng bàn tay, một tay khác của nàng đánh ra pháp quyết, chẳng mấy chốc quang ảnh trong veo hòa vào cả tòa trà lâu.

Ngay sau đó, cảm giác ảm đạm âm trầm tràn ngập trong cả tòa trà lâu lập tức biến mất.

Ở xng quanh, dường như tầm mắt lập tức rõ ràng hơn.

Miếng băng mỏng và sương tiêu trên mặt đất, trần nhà, bốn vách tường cũng bắt đầu lặng yên tan rã.

Âm khí, hàn ý đều nhanh chóng hạ xuống.

Tạm thời giải quyết vấn đề sinh cơ, Mạc Lễ Lan lại nói: "Tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi hai môn thuật pháp"

"Một môn dùng để khóa lại tất cả sinh cơ, như thế có thể đi lại bình thường trong U Tố mộ, cũng không hấp dẫn quỷ vật chủ động tìm tới cửa."

"Môn thứ hai là dùng để thu lấy lực lượng pháp tắc"

Nói xong, nàng xòe tay ra, năm đoàn [Minh Thiên Chi Vụ] hiện ra, sau đó chia ra bay về phía năm người ngoại trừ Bùi Lăng.

Vèo vèo vèo...

Năm người không kịp phản ứng, [Minh Thiên Chi Vụ] đã hòa vào mi tâm của bọn họ.

Trong nháy mắt, trong đầu năm người lập tức thêm hai môn thuật pháp, đều đã hoàn toàn nắm giữ pháp quyết, cách vận chuyển pháp lực ở bên trong!

Mạc Lễ Lan không hề có ý trì hoãn, lập tức chỉ vào vị trí được đánh dấu trên la bàn nói: "Hiện tại các ngươi có có thể đi mang tới lực lượng pháp tắc cho ta."

"Chú ý, trong vòng mười ngày, nhất định phải trở về một lần."

"Nếu không sẽ bị U Tố mộ đồng hóa, hoàn toàn chuyển hóa làm quỷ vật bên trong nó."

Bốn người Phó Huyền Tự nhìn nhau, sau đó Phó Huyền Tự nhanh chóng hỏi; "Chỉ cần tìm được lực lượng pháp tắc, Mạc tiền bối có thể dẫn bọn ta rời khỏi U Tố mộ?"

Mạc Lễ Lan nói: "Không sai!"

Chung Quy Việt Cức nhướn mày, hơi suy nghĩ, lập tức nói: "Hiện tại chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ U Tố mộ, nếu toàn bộ cùng hành động, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sẽ là kết cục toàn quân bị diệt."

"Đến lúc đó không ai có thể đi tìm lực lượng pháp tắc nữa, chắc chắn sẽ làm lỡ việc lớn của Mạc tiền bối."

"Không bằng mỗi người bọn ta hành động, vậy chẳng may gặp chuyện cũng còn có những người còn lại có thể tiếp tục làm việc cho tiền bối."

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan bình tĩnh nói: "Có thể. Nhưng cứ như vậy, các ngươi phải chuẩn bị sẵn tiêu hao rất nhiều thọ nguyên"

Chung Quỳ Việt Cức gật đầu: "Không có vấn đề."

Ninh Vô Dạ suy nghĩ, cũng mở miệng hỏi: "Lấy thực lực của tiền bối, vì sao không tự đi lấy lực lượng pháp tắc?"

"Bây giờ ta cũng vì quá suy yếu, mới cần các ngươi làm thay."

Giọng điệu Mạc Lễ Lan bình thản nói: "Nếu không, sao lại cần nói nhảm với những phàm nhân các ngươi như thế?"

Ninh Vô Dạ nhướn mày, sau đó cũng không nói nữa.

Từ lúc bắt đầu Yến Minh Họa đã nhìn chằm chằm vào Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan sư muội vẫn lạc đã lâu, nàng sớm biết chuyện này.

Hiện tại vị Mạc tiền bối này, chắc là ý chí đọa tiên chiếm cứ thi hài của sư muội nàng!

Chỉ có điều, dù hiện tại nàng nhìn thế nào, đối phương cũng sinh cơ bừng bừng, thần hồn và nhục thân phù hợp hoàn mỹ, rõ ràng là người sống sờ sờ, lại không nhìn ra chút dấu vết tá thi hoàn hồn nào.

Nếu không phải hiện tại vị "Mạc Lễ Lan" này có khí chất, tiếng nói, ngữ điệu... Hoàn toàn khác biệt với Mạc sư muội, nàng chắc chắn tưởng đây là Mạc sư muội khởi tử hoàn sinh!

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa cũng mở miệng hỏi: "Xin hỏi Mạc tiền bối, sau khi tìm ra lực lượng pháp tắc, có thể trả lại thi hài sư muội Tố Chân Thiên cho vãn bối hay không?"

Mạc Lễ Lan không hiểu nhìn nàng một cái, lúc này lại nói: "Ngươi phải hồi Bùi tiên hữu"

Hồi Bùi Lăng?

Không đợi Yến Minh Họa suy nghĩ nhiều, ngay sau đó Mạc Lễ Lan thúc giục: "Nếu không có vấn đề khác, các ngươi có thể xuất phát"

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt vội vàng hỏi: "Mạc tiền bối, không biết trong U Tố mộ này có cơ duyên đại đạo Phản Hư không?"

Mạc Lễ Lan cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: "U Tố mộ, sinh tử tướng ngộ, nơi này có cơ duyên đại đạo Phản Hư tốt nhất khắp thiên hạt"

"Ví dụ như hiện tại ta muốn tìm những lực lượng pháp tắc này, đó cũng là nơi có khả năng cất giấu cơ duyên đại đạo Phản Hư nhất."

Chương 1583: Ám hiệu

Bùi Lăng thầm thở phào, hắn không dám tự mình hỏi Mạc Lễ Lan vấn đề này, vốn muốn để bốn người Phó Huyền Tự làm thay, kết quả bốn người Phó Huyền Tự này chỉ lo nghe ngóng manh mối chạy trốn, cũng may Lệ sư tỷ hiểu hắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhìn qua Phó Huyền Tự nói: "Phó đạo hữu, ta cũng có việc muốn rời khỏi trà lâu, nếu ngươi muốn xuất phát đi tìm kiếm lực lượng pháp tắc cho Mạc tiên hữu, không bằng cùng đi?"

Nghe vậy, Phó Huyền Tự gật đầu nói: "Có thể!"

Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng truyền âm cho ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa: "Tình huống bây giờ không rõ ràng, nhất định phải có một người đi ra xem một chút."

"Chưa chắc ta cần mười ngày mới có thể trở về, nhưng trước khi ta trở về, các ngươi không nên rời khỏi nơi đây:"

Vẻ mặt ba người nghiêm nghị, nhanh chóng truyền âm trả lời:

"Được!"

"Phó sư huynh yên tâm."

"Sư huynh cẩn thận!"

Lúc này, Bùi Lăng cũng truyền âm cho Mạc Lễ Lan: "Mạc tiên hữu, hai vị nữ tu này đều là đạo lữ của ta, kính xin tiên hữu bảo vệ thật tốt giúp ta."

Mạc Lễ Lan nhẹ nhàng trả lời: "Chỉ cần bọn họ không rời khỏi trà lâu, không có việc gì."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó truyền âm với Lệ Liệp Nguyệt: "Lệ sư tỷ, trước khi ta trở về, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi trà lâu.

"Cũng đừng xảy ra xung đột với ngụy đạo."

"Hiện tại mấy người ngụy đạo kia còn có tác dụng"

Lệ Liệp Nguyệt truyền âm trả lời: "Sư đệ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lập tức yên lòng, chợt nói với Phó Huyền Tự: "Đi thôi"

Phó Huyền Tự gật đầu.

Hai người đi đến trước cửa gỗ, Bùi Lăng đưa tay kéo cửa, nơi tay chạm vào lạnh lẽo thấu xương, âm khí vô cùng nồng đậm, hắn kéo cửa ra một chút, sau đó sải bước ra.

Phó Huyền Tự theo sát phía sau.

Hai người vừa đi ra cánh cửa, Mạc Lễ Lan vung tay áo một cái, một luồng khí kình cường đại tràn trề ra.

Ầm! Cửa gỗ đóng chặt lại.

Sương mù màu trắng như vô cùng vô tận mãnh liệt trào tới, trong khoảnh khắc đã bao phủ hai người.

Ngay cả bóng dáng trà lâu gần trong gang tấc sau lưng cũng lập tức biến mất.

Đưa mắt nhìn quanh một mảnh trắng xóa, dường như toàn bộ giữa thiên địa không có vật gì, chỉ có những sương mù sền sệt này.

Vừa vượt qua cánh cửa, Phó Huyền Tự không quan tâm đánh giá chung quanh, lập tức vận chuyển thuật pháp mà ý chí đọa tiên vừa truyền thụ cho, khóa tất cả sinh cơ, khí tức người sống của mình vào sâu trong cơ thể.

Nhưng dù là như thế, lúc sương trắng chưa tới, hắn ta vẫn cảm thấy một trận khó chịu dữ dội, trên dưới quanh người không có chỗ nào thoải mái.

Dường như một con cá bơi lội bị ném vào mép thùng nước, mặc dù tạm thời không lo mạng sống, nhưng ngay cả xê dịch quay người cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Vào lúc này đây, Bùi Lăng cũng vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành dáng vẻ thôn trưởng Tang thôn trong Thiên Ngoại đảo lúc trước.

Khác với Phó Huyền Tự, hắn tu luyện [Thực Nhật bí lục] là Quỷ đạo chỉ pháp, sương trắng sôi trào mãnh liệt xung quanh cùng âm khí dày đặc xen lẫn bên trong chẳng những không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Bùi Lăng, ngược lại như cá gặp nước, ngay cả vận chuyển công pháp cũng thông thuận hơn ngoại giới.

Nếu tu luyện ở trong U Tố mộ, chắc chắn trình độ tinh tiến của [Thực Nhật bí lục] cũng sẽ tăng lên gấp bội!

Thấy vẻ ngoài và khí tức của Bùi Lăng đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ, Phó Huyền Tự nhướn mày, lập tức truyền âm hỏi: "Bùi thánh tử, bây giờ ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta có tiện đường không?"

Bùi Lăng lập tức lấy ra một cái la bàn, trên đó đánh đánh dấu mười vị trí, là phương vị lực lượng pháp tắc mà Mạc Lễ Lan vừa chỉ.

Hắn chỉ vào một chỗ cách hai người gần nhất nói: "Trước cùng đến nơi này nhìn xem, lần này chúng ta rời khỏi trà lâu lấy tìm hiểu tình huống nơi đây, dò xét đường đi làm chủ. Một khi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, phải lập tức trở về."

"Mạc Chân Tiên sẽ cung cấp cách giải quyết cho chúng ta"

Phó Huyền Tự im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Vị Mạc tiền bối kia... Thật sự có thể tin?"

Nghe vậy, Bùi Lăng không hề cảm thấy bất ngờ, vừa rồi Mạc Lễ Lan chỉ để bọn họ đi tìm lực lượng pháp tắc, lại không nói dẫn bọn họ rời đi như thế nào.

Hiện tại Phó Huyền Tự có chỗ nghi ngờ cũng là bình thường.

Thế là, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Trước khi nàng đạt được lực lượng pháp tắc rất đáng tin; nhưng đợi nàng thật sự thu hoạch được đủ nhiều lực lượng pháp tắc, lại khó mà nói trước."

"Thế nhưng, bây giờ điều trọng nhất, vẫn là chúng ta làm theo lời nàng trước."

"Chỉ có nắm lực lượng pháp tắc trong tay, như thế mới có tư cách bàn điều kiện với nàng"

Nghe lời này, Phó Huyền Tự khẽ gật đầu, suy nghĩ của hắn ta không khác gì Bùi Lăng.

Đây cũng là lý do vừa rồi Bùi Lăng mời hắn ta, hắn ta lập tức đồng ý.

Vấn đề vừa rồi, chủ yếu là vì xác nhận mối quan hệ thật sự của vị Thánh Tử Trọng Minh tông này và vị Mạc tiền bối kia.

Hiện tại xem ra, Bùi Lăng cũng duy trì sự đề phòng tương đương với vị Mạc tiền bối kia.

Bộp, bộp, bộp...

Chương 1584: Trong sương mù

Theo hai người đi vào sâu trong sương trắng, xung quanh càng ngày càng yên tĩnh, sương mù cũng càng lúc càng dày đặc, thậm chí lúc cúi đầu đã không thể thấy rõ ràng tình hình cụ thể của mặt đất.

Phó Huyền Tự đột nhiên lại nói: "Hình như quỷ vật U Tố mộ có thể ngụy trang khí tức, hình dạng và mệnh cách của chúng ta."

"Vừa rồi cái đèn lồng da người kia cũng dựa vào điều này để lừa sư đệ sư muội của ta."

"Cho nên, bây giờ chúng ta nhất định phải có một cái ám hiệu, có thể xác nhận thân phận của nhau."

Bùi Lăng hỏi: "Ám hiệu gì?"

Phó Huyền Tự nói: "Động phủ của ta ở Cửu Nghi sơn gọi là Hàm Tiêu điện. Dùng 'Hàm tiêu làm ám hiệu."

"Được" Bùi Lăng gật đầu: "Bây giờ chỗ ở của ta ở Thánh tông tên là Thúy Lỗi sơn, lấy 'Thúy lỗi' làm ám hiệu"

Sương mù sền sệt như biển mây cũng tùy ý tràn ngập, che đậy tầm mắt.

Ngẫu nhiên có đồ vật hình thù kỳ quái chạm tới mặt, đến gần nhìn lại, lại là thân cành khô héo, từng cục khoa trương, nhìn lại như yêu như quỷ, tản ra âm khí nồng nặc.

Tí tách, tí tách, tí tách...

Không biết là sương muối ngưng kết thành hơi nước hay âm khí hội tụ giọt nước, không ngừng nhỏ xuống.

Bùi Lăng và Phó Huyền Tự không nói một lời trong lúc đi lại, người trước cầm la bàn trong tay, không ngừng phân biệt phương vị, người sau không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, quanh người có rất nhiều phù lục bồng bềnh.

Hai người đều thu liễm sinh cơ tới cực điểm, chưa đi được bao xa, khóe mắt đuôi lông mày đều phủ lên một tầng sương trắng, sắc mặt xanh biếc trông không hề giống người sống.

Lúc này, phù lục bồng bềnh phía trước hai người đột nhiên không lửa tự thiêu, cháy hừng hực.

Bùi Lăng và Phó Huyền Tự lập tức đừng bước, sau đó không chút do dự, lập tức lui về hướng ngược nhau.

Không lâu sau, một âm ảnh khổng lồ đi lại nhẹ nhàng đi ngang qua vị trí vừa rồi của hai người.

Bởi vì sương trắng ngăn cách, đã che giấu bóng dáng cụ thể khiến hai người không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng lay động cao tới hơn mười trượng, lúc cất bước lại khiến sương trắng tản ra như mây trắng, bành trướng mãnh liệt một lúc lâu.

Trong mắt Bùi Lăng hơi lóe lên hào quang màu tím âm u, trong tầm mắt của hắn, con quỷ vật này tản ra hận ý hùng hậu mênh mông như thực chất, càng hung lệ hơn đèn lồng da người vừa rồi.

Hai người nín thở tập trung, trong giây lát quỷ vật dân đi xa, không hề phát hiện được tung tích của bọn họ.

Thấy thế, bọn họ thầm thở phào, ngay sau đó tiếp tục đi tới.

Lúc Phó Huyền Tự tiến lên, quanh người phun trào ánh sáng trong trẻo, trong tay bấm niệm pháp quyết, chẳng mấy chốc bổ sung một tấm phù lục ánh sáng trong trẻo mịt mờ, tiếp tục lơ lửng phía trước.

"Răng rắc."

Cứ đi về phía trước, dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, hai người cúi đầu xem xét lại là một nửa xương đùi Nhân tộc tàn tạ, vốn màu trắng đục đã bị năm tháng ăn mòn thành ô trọc, tính chất cũng yếu kém như bánh.

Bộ phận bên trong bị giẫm trúng đã nát như bột mịn.

Hai người khom lưng kiểm tra một lượt, không phát hiện điều gì khác thường, lại đi về phía trước.

Sau đó, trên mặt đất xuất hiện càng nhiều di cốt.

Cẵng tay, xương cánh tay, xương sườn, đốt ngón tay, độc lâu...

Mới đầu là bộ phận rơi đầy đất, sau đó bắt đầu đứt quãng xuất hiện nửa bộ xương khô khá hoàn chỉnh.

Không lâu sau, bộ hài cốt thứ nhất hoàn hảo không chút tổn hại màu đen xuất hiện trước mặt hai người, hốc mắt đen ngòm nằm giữa đường đi của bọn họ, không ngừng tản ra âm khí đậm đặc.

Lúc này, toàn bộ phù lục lơ lửng ở phía trước, phía sau, bên trái bắt đầu thiêu đốt.

Hai người nhướn mày, sau đó lùi đến phía bên phải còn an toàn.

Chẳng mấy chốc, ba đầu quỷ vật hình dáng loài người hiện ra, đi tới từ phía trước, trông như thiếu nữ nhấc đèn, bóng dáng tinh tế mềm mại đáng yêu, mặc dù chỉ là một hình dáng, không thấy rõ hình dáng tướng mạo cụ thể, lại cho người ta một cảm giác uyển chuyển đáng yêu; đi từ phía sau tới là võ phu nhấc đao, dù cách sương trắng cũng có thể cảm nhận được quanh người hắn ta tản ra sát khí và sát cơ; đi từ bên trái tới là một thư sinh áo bào bồng bềnh, trong tay hắn ta như còn cầm thứ gì đó, chậm rãi bước đi.

Tốc độ ba quỷ vật đều không chậm, trong giây lát đã đi qua.

Bùi Lăng và Phó Huyền Tự kiên nhẫn chờ giây lát, chờ đến khi ba quỷ vật này đi xa, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ tung tích gì, cũng không nghe được bất kỳ tiếng động gì, lúc này mới tiếp tục đi tới.

Bọn họ đi theo thấy được bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư... Hài cốt Nhân tộc hoàn hảo.

Những hài cốt này hình dạng khác nhau, có đứng có ngồi, có nằm có bò, điều duy nhất giống nhau là hốc mắt của bọn chúng đều vừa lúc nhìn về phía hai người.

Âm khí nồng đậm, rét lạnh thấu xương, trên mặt đất, trên di cốt đều bò đầy băng sương.

Trong tĩnh mịch, từng đôi hốc mắt trống rỗng yên tĩnh nhìn chăm chú Bùi Lăng và Phó Huyền Tự.

Trong lúc hai người cẩn thận đi lại, tiếp theo cứ cách một đoạn đường bọn họ lại gặp phải một vài quỷ vật, nhưng vì Phó Huyền Tự đã sớm bố trí phù trận, mỗi lần đều có thể dự đoán từ sớm, trợ giúp bọn họ thành công tránh đi tất cả quỷ vật.

Chương 1585: Nhà bằng đất (1)

Vị trí trên la bàn càng ngày càng gần, Phó Huyền Tự vừa bấm niệm pháp quyết bổ sung phù lục vừa truyền âm: "Nơi này chỉ là bên ngoài U Tố mộ, mặc dù thường có quỷ vật xuất hiện nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó truyền âm trả lời: "Sau khi đến nơi, nếu tất cả vẫn thuận lợi, vậy có thể thử thu lấy lực lượng pháp tác."

Dù sao ý chí Chân Tiên vừa nói, mấy khu vực pháp tắc mà nàng đánh dấu có khả năng rất lớn giấu cơ duyên đại đạo Phản Hư.

Nếu bây giờ tất cả mọi việc thuận lợi, tất nhiên Bùi Lăng cũng muốn thử một lần.

Một khi gặp gỡ tình huống như thế nào, cũng có thể để Lệ sư tỷ hoặc những người khác giúp đỡ thỉnh giáo ý chí Chân Tiên.

Hai người tiếp tục đi đến phương hướng mà la bàn chỉ dẫn.

Lúc này, sương mù xung quanh bắt đầu mỏng manh.

Trên đất nhanh chóng giảm bớt hài cốt, thay vào đó là một vài lùm cây thưa thớt thấp bé.

Những lùm cây này rất gầy yếu, ngoại hình cũng rất đặc biệt, nhìn qua có thể biết ngay là sinh trưởng ở đất khô cằn, mặt lá nhỏ hẹp, tinh tế nhiều gai, từng bụi nằm ở trong đất trũng như thích khách âm thầm ẩn nấp, để lộ ra tràn đầy không có ý tốt.

Không cần nhắc nhở nhau, Bùi Lăng và Phó Huyền Tự đều ăn ý giảm tốc độ tiến lên, càng đến gần mục đích, bọn họ càng không dám khinh thường.

Một lát sau, sương mù chỉ còn lại một lớp thật mỏng, thị lực của bọn họ không hề bị đến bất kỳ hạn chế gì, lập tức thấy phía trước có một mảnh đất trống.

Một tòa nhà bằng đất đứng sừng sững trên đất trống.

Trông toà nhà bằng đất này không khác gì nhà bằng đất ở nông thôn thế tục, đất làm tường, cỏ tranh làm nóc. Lúc này, trên nóc nhà, tường đất có rất nhiều dấu vết rêu xanh, trong góc mơ hồ thấy du diên màu sắc sáng trắng đi ngang qua. Dường như sau phòng trồng một ít dưa mầm, một gốc trong số đó vẫn leo đến nóc nhà, dây leo rủ xuống, phía trên kết mấy cái quả nho nhỏ nhưng lớn khoảng móng tay, hình như là dây mướp.

Cửa sổ nhỏ chật hẹp dán giấy thật dày, còn có một số dấu vết giấy cắt hoa đã phai màu nghiêm trọng, lờ mờ phân biệt được hoa văn cát tường như quả dưa, đồng tử tiễn xuân đủ loại.

Trên cánh cửa gỗ đơn sơ dán chữ "Phúc" lớn khoảng cái đấu, còn rất rõ ràng.

Dưới mái hiên cỏ tranh, ở chỗ nước mưa không rơi đến treo từng chuỗi quả ớt, quả cà, tồi đủ loại, chỗ dựa vào tường thì đặt một vài đỉnh ba, cái xẻng, liêm đao đủ loại nông cụ, đều rửa rất sạch sẽ, nhìn ra được chủ nhân rất bảo vệ những đồ vật này.

Cửa gỗ chưa từng khóa lại, chỉ là khép hờ, dường như chủ nhân chỉ tạm thời rời đi, trong chốc lát sẽ về.

Hai người lập tức dừng bước, trong mắt Bùi Lăng có ánh lửa màu tím u ám nhảy nhót, vô số phù văn quỷ quái đan xên bốc lên, trong tầm mắt của [Oán Yểm thần thông], nơi này không có bất cứ vấn đề gì.

Phù lục quanh người Phó Huyền Tự không có chút dấu hiệu nào thiêu đốt.

Thấy thế, Bùi Lăng truyền âm nói: "Chỗ pháp tắc chi địa thứ nhất là chỗ này."

Phó Huyền Tự truyền âm trả lời: "Hiện tại không biết bên trong có cái gì, tốt nhất đừng trực tiếp tới gần"

Bùi Lăng gật đầu, sau đó thi triển [Ngự Quỷ thuật], lập tức mười oan hồn chậm rãi hiện ra, dưới sự khống chế của hắn, trực tiếp xuyên qua vách tường nhà bằng đất, trốn vào bên trong nó.

Một lát sau, tất cả oan hồn trở về, không có bất kỳ trạng thái khác thường gì.

Bùi Lăng thu chúng nó vào, sau đó nói: "Oan hồn không có việc gì.

Phó Huyền Tự nhẹ gật đầu, quanh người tràn ra ánh sáng trong trẻo oánh nhuận, trong giây lát bên cạnh hắn ta xuất hiện một đạo hóa thân giống hắn ta như đúc, chỉ có điều tu vi là Nguyên Anh tiền kỳ, chợt nói: "Ta để hóa thân đi vào điều tra một hai"

"Nếu vẫn không có việc gì, ta sẽ đi vào thu thập lực lượng pháp tắc"

Nói xong, hóa thân Phó Huyền Tự được bản thể ra hiệu, giậm chân tiến lên, đi đến nhà bằng đất.

Hóa thân nhanh chóng đi đến trước nhà bằng đất, tất cả bình thường, hắn ta duỗi tay ra, rất nhẹ nhõm mở cửa lớn ra, sau đó đi vào.

Lúc mở cửa, bên trong một mảnh lờ mờ, dường như có một vài đồ trang trí bình thường của nhà nông, nhưng căn bản không cho Bùi Lăng và Phó Huyền Tự thấy rõ ràng, cửa gỗ nhà bằng đất đã tự động khép lại.

Bùi Lăng và Phó Huyền Tự lẳng lặng chờ đợi.

Sau một lát: "kẹt kẹt" một tiếng, cửa gỗ bị mở ra từ bên trong, hóa thân Phó Huyền Tự đã đi ra.

Thần niệm của hai người lập tức khóa chặt hóa thân, nhưng sau khi nghiêm túc phân biệt, không hề phát hiện chút vấn đề nào.

Bọn họ lập tức yên lòng, Phó Huyền Tự không thu hồi hóa thân mà trực tiếp hỏi: "Tình huống trong phòng như thế nào?"

Hóa thân trả lời: "Trong phòng có tất cả ba gian, chính giữa là nhà chính, phía bên phải là nhà bếp, bên trái là phòng ngủ."

"Nhìn là biết một nhà bình thường"

"Không có bất kỳ quỷ vật gì, tất cả đều rất bình thường"

Phó Huyền Tự khẽ gật đầu, sau đó nói với Bùi Lăng: "Ta đi vào thu thập lực lượng pháp tắc, thỉnh cầu Thánh Tử trông coi ở bên ngoài"

"Một khi có quỷ vật tới gần, lập tức nhắc nhở ta"

Chương 1586: Nhà bằng đất (2)

Bùi Lăng gật đầu: "Ta có thể trực tiếp giải quyết quỷ vật Phản Hư trở xuống"

"Nếu ngươi gặp phải quỷ vật ở bên trong, cũng có thể lập tức cho ta biết đi vào."

Phó Huyền Tự nói: "Được."

Hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù hóa thân của mình đã kiểm tra bên trong nhà bằng đất, xác nhận bên trong bình thường nhưng nơi đây là U Tố mộ, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn ta vẫn phải cẩn thận mới được.

Dù sao, thuật pháp mà ý chí đọa tiên vừa cho cần thời gian thi triển, hắn ta nhất định phải đề phòng trong quá trình này, có khả năng xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì.

Hiện tại bên ngoài có Bùi Lăng hộ pháp, đề phòng quỷ vật ngoài phòng giúp hắn ta; sau khi vào nhà cứ để hóa thân hộ pháp thay mình...

Nghĩ tới đây, hắn ta cũng không thu hồi hóa thân, mà trực tiếp mang theo hóa thân đi đến nhà bằng đất.

Phó Huyền Tự đẩy cửa gỗ ra, sau đó cùng hóa thân đi vào bên trong.

"Phanh"

Cửa gỗ tự động khép lại.

Bên ngoài nhà bằng đất, Bùi Lăng triển khai thần niệm, toàn lực để phòng xung quanh.

Trong nhà bằng đất, chính giữa nhà chính trưng bày một cái bàn dài, trên bàn trưng bày một vài loại trái cây kiểu đồ tế tự, xung quanh tế vật đốt một vài ngọn đèn dâu, đèn đuốc mờ nhạt chiếu toàn bộ căn phòng mông lung.

Phía trên bàn dài là một bức tranh phai màu mơ hồ.

Phía dưới bàn dài mới là bàn vuông dùng để ăn cơm và nói chuyện.

Hiển nhiên bàn vuông đã sử dụng quá lâu, bị lau đến sáng bóng.

Sau cánh cửa gỗ đặt một ít cái sọt, đòn gánh đủ loại, trên tường treo áo tơi, mũ rộng vành, cần câu, sọt cá...

Hóa thân Phó Huyền Tự đứng ở trước tường đất, đang cẩn thận kiểm tra một đôi giày cỏ.

Lúc này, cửa gỗ mở ra, Phó Huyền Tự và hóa thân lập tức đi đến.

Phó Huyền Tự còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh, lập tức thấy trong phòng cũng có một bộ hóa thân của mình!

Sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, hóa thân đứng bên cạnh hắn ta cũng hoảng sợ nói: "Ngươi là ai? !"

Bộ hóa thân trong phòng quay đầu nhìn về phía Phó Huyền Tự và hóa thân, cũng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó cau mày hỏi:

"Ta là hóa thân của bản thể, ngươi là ai? !"

Sắc mặt hóa thân bên cạnh Phó Huyền Tự lạnh lẽo, lập tức truyền âm cho bản thể: "Hóa thân này chắc chắn là quỷ vật giả trang, bản thể ra tay thử một lần là biết!"

Không đợi Phó Huyền Tự có phản ứng, truyền âm của hóa thân trước tường đất cũng đồng thời vang lên bên tai hắn ta: "Bản thể, ta mới là hóa thân thật sự của ngươi! Vừa rồi bản thể để ta đi vào thăm dò căn phòng này, hiện tại ta đang chấp hành nhiệm vụ của bản thể!"

Ánh mắt Phó Huyền Tự lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

Hắn ta nghiêm túc cảm ứng liên hệ của mình và hóa thân, lại nhanh chóng phát hiện, hình như hai người trước mắt đều là hóa thân của hắn ta?

Ngoại trừ cái đó ra, phù lục mà hắn ta dùng để dò xét quỷ vật cũng không thay đổi chút nào.

Phó Huyền Tự đang muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn, tiến hành kiểm tra hai bộ hóa thân, cửa gỗ mở ra, hai bóng người đi đến, một vị là hóa thân của hắn, vị còn lại là là hắn ta!

"Phanh"

Cửa gỗ đóng lại.

Bên ngoài nhà bằng đất sương mù mỏng manh, những thứ như quả ớt dưới mái hiên và dưa trên nóc nhà làm nổi bật nhau, dáng vẻ phong cảnh điền viên.

Bùi Lăng huyền bào cầm đao, lẳng lặng chờ đợi.

Sau một lúc lâu, cửa gỗ đột nhiên mở ra, Phó Huyền Tự đi ra từ bên trong.

Phát hiện động tĩnh, thần niệm của Bùi Lăng lập tức khóa chặt Phó Huyền Tự, cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy thần niệm của Phó Huyền Tự khóa chặt mình.

Đôi bên kiểm tra thân phận của nhau một phen, chẳng mấy chốc đã thu hồi thần niệm.

Lúc này, Bùi Lăng mở miệng: "Hàm Tiêu."

Phó Huyền Tự lập tức trả lời: "Thúy Lỗi."

Thấy tu vi khí tức của Phó Huyền Tự bình thường, lại nói đúng ám hiệu, Bùi Lăng vừa âm thầm thi triển [Oán Yểm thần thông 1, sau khi xác nhận thân phận hắn ta không có vấn đề, lập tức yên lòng hỏi: "Thu thập được lực lượng pháp tắc chưa?"

Phó Huyền Tự gật đầu: "Đã thu thập xong"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, hình như chuyện này tiến hành quá thuận lợi, xem ra chỗ pháp tắc chi địa này không có cơ duyên đại đạo Phản Hư mà hắn cần.

Nghĩ tới đây, lúc này hắn nói: "Bây giờ đi về, chắc chắn Mạc chân tiên sẽ để chúng ta giao ra lực lượng pháp tắc"

"Dù chúng ta có giao hay không, đều không thích hợp."

"Bên này đã thuận lợi như vậy, không bằng lại đi đến một pháp tác chi địa nữa."

"Thật sự gặp được rắc rối gì, lại trở về cũng không muộn."

Dù sao, hiện tại hắn còn chưa thấy cả cái bóng của cơ duyên đại đạo Phản Hư.

Cứ trở về như vậy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với bản thân hắn.

Hơn nữa, ý chí Chân Tiên để bọn họ trở về một chuyến trong vòng mười ngày, nhưng bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi.

Nghe lời này, Phó Huyền Tự không hề có ý từ chối, lập tức trả lời:

"Được."

Bùi Lăng lấy la bàn ra, sau khi xem xét một phen, liền chỉ vào một vị trí được đánh dấu cách nơi này gần nhất nói: "Vậy đi nơi này."

Phó Huyền Tự bình tĩnh trả lời: "Không có vấn đề."

Thế là, Bùi Lăng cất bước đi về phía được đánh dấu.

Phó Huyền Tự theo sát phía sau.

Chương 1587: Cứu người nào trước? (1)

Theo nhà bằng đất sau lưng từ từ xa hơn, sương mù xung quanh dân từ nhạt chuyển thành đậm.

Từng bộ hài cốt màu đen xuất hiện, âm khí sền sệt như thực chất, theo màu sắc như sương tuyết trải đây phương hướng hai người tiến lên.

Đi không bao xa, Bùi Lăng chợt thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện hận ý kinh người!

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nhìn về phía Phó Huyền Tự, đã thấy phù trận lơ lửng xung quanh đối phương không có chút phản ứng nào.

Có quỷ vật có thể né tránh cảm giác phù trận của Phó Huyền Tự?

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng truyền âm: "Phía trước có rắc rối, tạm Iuit"

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã lùi đến bên cạnh, Phó Huyền Tự lập tức đuổi theo.

Trên mặt đất âm khí dày đặc, thỉnh thoảng tán loạn di cốt đủ loại màu sắc, cành lá khô héo yên tĩnh tô điểm, ảm đạm tĩnh mịch.

Hai người cẩn thận né tránh, không phát ra tiếng động gì.

Chẳng mấy chốc, một bóng người cao lớn xuất hiện trong sương trắng.

Kia như là một nam tử trẻ tuổi đội mũ rộng vành, thân hình thẳng tắp, thẳng tắp đến gần như cứng ngắc, nện bước chân máy móc chậm rãi đến gần.

Chỉ có điều, quỷ vật này không tiến lên như tuyến đường ban đầu, mà đi thẳng đến chỗ Bùi Lăng và Phó Huyền Tự lùi lại.

Thấy thế, Bùi Lăng trực giác có chỗ nào không đúng, lúc này lại đổi phương hướng rút lui.

Phó Huyền Tự theo sát phía sau.

Sương trắng sền sệt như sôi như nấu, di cốt trên đất dần giảm bớt, thay vào đó lại là một loại địa y bụi bẩn dần gia tăng.

Địa y xen lẫn trong cô xỉ rêu xanh đen, nhìn lại cũng không thu hút, lại tản ra âm khí hùng hậu khiến toàn bộ mặt đất hiện ra băng sương pha tạp.

Băng sương kia màu sắc u ám, dường như là âm khí thuần túy ngưng kết, lại như tro cốt tùy ý vẩy trên mặt đất, đông một đống, tây một đống, gió thổi khó tan.

Hai người lặng yên vận chuyển độn pháp, không phá hỏng bất kỳ dấu vết băng sương gì.

Nhưng ngay sau đó, quỷ vật kia cũng thay đổi phương hướng theo bọn họ, khoảng cách giữa đôi bên dần rút ngắn.

Bùi Lăng lại chuyển phương hướng một lần nữa, đồng thời tăng nhanh tốc độ lùi ra sau, Phó Huyền Tự cũng toàn lực đuổi theo, quỷ vật cũng đi theo một lần nữa!

Thấy tình hình này, sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống, đầu quỷ vật kia khóa chặt mình!

Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy lại có một luồng hận ý hùng hậu nhanh chóng đến gần chỗ bọn họ.

Bùi Lăng liếc nhìn phù trận lơ lửng xung quanh Phó Huyền Tự, đã thấy phù trận vẫn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ phản ứng gì.

Hắn hít sâu một hơi, lại thay đổi phương hướng.

Phó Huyền Tự không nói một lời, bình tĩnh theo ở phía sau.

Lần này, bọn họ nhanh chóng lướt vào một khu rừng hỗn tạp chết héo.

Trong rừng cây, nhìn từ cây cối khô héo có thể thấy khi còn sống đều có quy mô che trời, cánh rừng còn sót lại xốp mềm ướt át, có thể lờ mờ nhớ lại vẻ um tùm sum suê lúc trước.

Nhưng hiện tại bọn chúng vặn vẹo thân cành như yêu như ma, như quỷ vật đứng thẳng bất động, giương nanh múa vuốt về phía mỗi một sinh linh tiến vào nơi đây, dường như có thể thôn phệ người ta bất cứ lúc nào.

Tí tách, tí tách, tí tách...

Đầu cành ngọn cây ngưng kết thành chất lỏng âm khí không ngừng nhỏ xuống.

Vừa tiến vào rừng cây hỗn tạp không lâu, Bùi Lăng phát hiện trong tầm mắt của [Oán Yểm thần thông], bốn phương tám hướng đều có hận ý hùng hậu lao về phía mình.

Hắn cầm la bàn xem xét, phát hiện vị trí hiện tại của mình và Phó Huyền Tự ở xung quanh chỗ pháp tắc chi địa thứ nhất!

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, thần niệm lặp đi lặp lại đảo qua trên người Phó Huyền Tự, lại không thể phát hiện bất cứ vấn đề gì.

Thấy hận ý xung quanh càng ngày càng gần, hắn đột nhiên truyền âm hỏi: "Phó đạo hữu, nếu lệnh đường và tôn đạo lữ đồng thời lưu lạc đến Thiên Sinh giáo, ngươi sẽ cứu người nào trước?"

Phó Huyền Tự khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng trả lời: "Ta không có đạo lữ, chuyện này không thể xảy ra."

Điều này không hề trả lời được vấn đề, thế nhưng...

Xoạt!

Không hề do dự, Bùi Lăng trực tiếp chém một đao khí, về phía Phó Huyền Tự!

Trong nhà bằng đất.

Trên bàn thờ, hai ngọn đèn như hơi bất an lung lay.

Hình bóng đèn đuốc lay động kéo cái bàn, nông cụ thành hư ảnh quái đản, lúc lay động như yêu quỷ đang im ắng nhe răng cười.

Ngay tiếp theo là trái cây cung phụng đều như bịt kín một tầng màu sắc âm trầm lạnh băng, không có chút cảm giác sinh cơ bừng bừng và thu hoạch mà trái cây nên có, tràn đầy vẻ không rõ, dường như phía dưới vỏ trái cây đang dựng dục thứ gì đó tràn ngập ác ý bẩn thỉu.

Phó Huyền Tự đứng ở cửa vào, nhìn qua một "mình" khác vừa xông tới và bộ hóa thân thứ ba, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong phòng không chỉ một quỷ vật!

Trong ba bộ hóa thân, nhiều lắm chỉ có một cái là hóa thân thật sự của hắn ta, hoặc là cả ba bộ hóa thân này đều là giả.

Còn một "mình" khác vừa tiến vào trong phòng, chắc chắn cũng là quỷ vật giả trang.

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra mộc như ý chuẩn bị sẵn sàng đại chiến.

Vào lúc này, Phó Huyền Tự và hóa thân đi vào sau cũng sắc mặt cảnh giác nhìn người ở bên trong.

Chương 1588: Cứu người nào trước? (2)

Phát hiện Phó Huyền Tự tiến vào trước dùng thần niệm khóa chặt mình, Phó Huyền Tự đi vào sau hừ lạnh một tiếng, cũng lấy ra một cái mộc như ý giống như đúc, hai người dù là khí tức hay vẻ mặt động tác, tất cả cũng không có chút khác biệt nào.

Nhưng không đợi hai bản thể của Phó Huyền Tự ra tay, tên hóa thân đứng trước tưởng đất trước kiểm tra giày cỏ đã cau mày hỏi: "Trong các ngươi, ai mới là bản thể của ta?"

Nghe vậy, hóa thân bên cạnh Phó Huyền Tự lập tức lạnh nhạt nói: "Đừng giả vờ, ta mới là hóa thân của bản thể!"

Hóa thân tiến vào sau lập tức bộc phát ra khí tức Nguyên Anh kỳ, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi đều là giả! Ta mới là hóa thân thật sự của bản thể!"

Ba bộ hóa thân đang tranh chấp, cửa gỗ lại mở ra.

Lại có một tên Phó Huyền Tự dẫn theo một bộ hóa thân tiến vào trong phòng.

Thấy tình cảnh trong phòng, vị Phó Huyền Tự thứ ba và bộ hóa thân thứ tư đồng thời thay đổi sắc mặt, phản ứng giống như đúc Phó Huyền Tự và ba bộ hóa thân trước.

Trong lòng Phó Huyền Tự cảm giác nặng nề, trong toàn bộ nhà bằng đất lập tức rơi vào sự yên tĩnh.

Tất cả bản thể và hóa thân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tràn ngập sự đề phòng dò xét lẫn nhau.

Chẳng mấy chốc, cửa gỗ lại mở ra, vị Phó Huyền Tự thứ tư và vị hóa thân thứ năm đi đến.

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

"Kẹt kẹt..."

"Phanh..."

Sau đó, theo cửa gỗ không ngừng mở ra, không ngừng đóng lại, trong phòng càng ngày càng nhiều Phó Huyền Tự và hóa thân.

Lúc mới đầu, tất cả bản thể và hóa thân Phó Huyền Tự đều muốn sử dụng đủ loại thủ đoạn để chứng minh thân phận của mình, nhưng thời gian dần trôi qua, tất cả Phó Huyền Tự sẽ không tiếp tục có bất kỳ động tác gì.

Hiện tại số lượng quỷ vật ngụy trang thành bọn họ quá nhiều, nếu thật sự bại lộ thân phận, e rằng chỉ có một con đường chết!

Dường như... Tất cả Phó Huyền Tự đều nghĩ như vậy!

Ngọn đèn trên bàn thờ lay động càng ngày càng lợi hại, thậm chí nhiều lần chốt cửa gỗ mở ra mang theo tiếng gió, khiến nó như muốn dập tắt, nhưng sau một trận run rẩy mãnh liệt, nó vẫn tiếp tục kiên trì.

Đèn đuốc mờ nhạt soi sáng ra từng khuôn mặt... nghi ngờ, đề phòng, ngạc nhiên, trầm tư.

Lần này toàn bộ nhà bằng đất gần như đứng đầy người.

Tất cả bản thể và hóa thân không tiếp tục có bất kỳ tranh luận gì, toàn bộ căn phòng ngoại trừ tiếng bước chân khi thì đi lại, còn đâu yên tĩnh khác thường.

Nhìn qua càng ngày càng nhiều mình và hóa thân, Phó Huyền Tự đứng ở trong góc nhỏ lập tức cau mày, quá nhiều quỷ vật, không có cơ hội thu lấy lực lượng pháp tắc mà Mạc tiền bối cần!

Mặc dù ngoài phòng còn có Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng tọa trấn, nhưng hắn ta rõ ràng với tình huống quỷ dị này, một khi Bùi Lăng đi vào bên trong, e rằng tình huống cũng giống như hắn ta.

Đến lúc đó, hai người đều rơi vào tuyệt cảnh.

Hiện tại cách làm ổn thỏa nhất là mặc kệ hóa thân của mình, trực tiếp tìm cơ hội rời khỏi căn phòng, trở về thỉnh giáo vị Mạc tiền bối kia.

Mạc tiền bối là một sợi ý chí đọa tiên, tất nhiên biết đây là có chuyện gì!

Chỉ cần thỉnh giáo được cách phá vỡ tình hình, có thể lập tức trở về giải cứu hóa thân, đồng thời thu lấy lực lượng pháp tắc.

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự đang chuẩn bị đi về phía cửa chính, "kẹt kẹt".

Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên.

Hai cánh cửa gỗ đơn sơ lại một lần nữa mở ra từ bên ngoài...

Trong sương trắng, huyết quang chợt bắn ra!

Một vòng ánh đao huyết sắc cắt phá sương mù, sắc bén vô song, mũi nhọn lộ ra mang theo khí thế bá đạo thẳng tiến không lùi chém về phía Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự thay đổi sắc mặt, hai tay vội vàng bấm pháp quyết, phù trận vờn quanh người hắn ta nhanh chóng biến ảo, một ngọn núi xanh nguy nga đột nhiên hiện ra ngăn ở trước người hắn ta.

Oanh! !!

Chỗ ánh đao rơi xuống, bóng núi khổng lồ cao ngất lập tức vỡ nát, lúc ngọn núi chia năm xẻ bảy, khí thế đao khí không giảm, tiếp tục chém xuống.

Mũi nhọn sắc bén chém thẳng vào đầu Phó Huyền Tự, cảm giác hơi đau đớn truyền đến, đao khí rét lạnh cũng xé ra da thịt của hắn ta, ngay khi huyết nhục sắp bị cắt ra, một cơn gió lạnh nhanh chóng thổi tới như ngàn vạn lưỡi dao cắt róc thịt, trong nháy mắt đánh tan rã đao khí còn sót lại.

"Hì hì ha ha..."

Tiếng cười gằn sắc nhọn đột nhiên vang vọng xung quanh.

Cùng lúc đó, trong sương trắng, dưới từng gốc cây khô khoa trương có một bóng dáng thiếu nữ xách đèn chậm rãi đi ra, trông tinh tế mềm mại đáng yêu, uyển chuyển dễ thương, lúc cất bước làn váy tung bay, dáng về mềm mại như thanh hạnh, bước chân khoan thai như là giai nhân mười sáu tự mình đi chơi ngày xuân, khiến người ta phải suy tư.

Nhưng ở trong tầm mắt [Oán Yểm thần thông], hận ý quanh người nàng gần như thành thực chất, nồng đậm kinh người.

Trong chớp mắt xuất hiện, âm khí hùng hậu như sóng lớn trên không lập tức ngưng kết thành từng tầng sương tuyết, lấy nó làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám.

Lúc này, cuối cùng Phó Huyền Tự đã lấy lại tinh thần, hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, tức giận quát: "Bùi thánh tử! Ngươi muốn nhân cơ hội giết ta? !"

Chương 1589: Vì sao giết ta?

Nghe vậy, Bùi Lăng không chút do dự, lúc này thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] trực tiếp bỏ chạy về nơi xa.

Hình dạng, khí tức, ám hiệu... Tất cả mọi thứ của Phó Huyền Tự đều không có bất cứ vấn đề gì!

Chỉ có điều, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không thích hợp!

Hiện tại hai người đã bị quỷ vật vây quanh, loại cảm giác khó chịu mãnh liệt này càng đạt đến cực hạn.

Bởi vậy, vừa rồi Bùi Lăng cố ý hỏi một vấn đề rất hoang đường...

Phó Huyền Tự trả lời, câu trả lời với vấn đề này cũng rất bình thường.

Nhưng vào lúc này trong tình huống này, Phó Huyền Tự không nên tập trung lực chú ý vào vấn đề này, mà là bọn họ đang rơi vào tuyệt cảnh.

Đây là sơ hở duy nhất của đối phương!

Thậm chí thực lực tu vi mà đối phương thể hiện ra vào lúc này, cũng giống như đúc Phó Huyền Tự chân chính!

Từng gốc cây khô cao lớn giương nanh múa vuốt nhanh chóng lùi về sau, trên mặt đất bắt đầu giảm bớt địa y xám đen, di cốt vỡ vụn lại không ngừng gia tăng.

Tốc độ độn pháp [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chiêu bài của Trọng Minh tông rất nhanh, Bùi Lăng hóa thành một đạo độn quang không cảm nhận được, bay lượn cả quãng đường, những hận ý vây quanh hắn từ từ cách xa.

Nhưng lúc này, một giọng nói tràn ngập tức giận đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn: "Bùi thánh tử! Vì sao ngươi muốn nhân cơ hội giết ta? !"

"Bùi thánh tử! Vì sao ngươi muốn giết ta? !"

"Vì sao muốn giết ta?"

"Vì sao giết ta...

Giọng nói càng ngày càng gần, Phó Huyền Tự lại trực tiếp theo sau!

Trong tầm mắt của [Oán Yểm thần thông], những hận ý vừa đi xa cũng đang nhanh chóng tới gần mình.

Bùi Lăng cau chặt lông mày, hơi suy nghĩ một chút, lúc này lạnh lùng nói: "Ngươi không phải Phó Huyền Tự!"

Nghe vậy, quanh người Phó Huyền Tự dần tràn ngập hận ý hùng hậu, cỗ hận ý này vừa xuất hiện, lập tức xông lên trời không như thực chất, lại còn mãnh liệt hơn tất cả quỷ vật trước đó.

Ánh mắt Phó Huyền Tự nhìn chằm chằm Bùi Lăng, lập tức nói:

"Ta là Phó Huyền Tự! Vừa rồi chúng ta còn ước định, ta lấy tên động phủ 'Hàm Tiêu của ta ở Cửu Nghi sơn làm ám hiệu; ngươi lấy tên động phủ "Thúy Lỗi' của ngươi ở Trọng Minh tông làm ám hiệu"

"Mục đích lần này của chúng ta là vì thu lấy lực lượng pháp tắc...

Chẳng mấy chốc, Phó Huyền Tự kể lại toàn bộ việc vừa trải qua, không bỏ sót một chi tiết nào, vô cùng tường tận, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

Dường như đối phương thật sự tưởng mình là Phó Huyền Tự!

Trong lòng Bùi Lăng lại cảm thấy nặng nề, quả nhiên là quỷ vật!

Không thể để đối phương tiếp tục đi theo!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức thi triển [Oán Yểm thần thông], trong mắt hiện ra ánh sáng màu tím rực rỡ, vô số phù văn kỳ quái bốc lên đan xen, chỉ một thoáng hận ý hùng hậu mênh mông trên người Phó Huyền Tự như thiên hà chuyển ngược, nối liền không ngừng truyền vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Trong giây lát thời khắc, một nửa hận ý to lớn đã bị Bùi Lăng hấp thu, khí tức của Bùi Lăng lập tức vô cùng cường đại, như hung đao ra khỏi vỏ, sát khí quanh quẩn, vô cùng hung bạo.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nhanh chóng thi triển [Trường Hận Chú], khí thế quanh người hắn lập tức vượt xa hóa thân đỉnh phong, đạt đến trình độ Phản Hư kỳ.

Giơ Cửu Phách Đao lên, một đường vòng cung huyết sắc nở rộ giữa không trung, ánh đao sắc bén chém xuống đầu Phó Huyền Tự!

Oanh! !!

Một lát sau.

Cây khô che trời xung quanh đã không còn sót lại chút gì, trên mặt đất mảnh gỗ vụn, địa y, cỏ xỉ rêu như bột mịn... Đều đều lát một tầng lại một tầng.

Mặt đất mấp mô, khắp nơi toàn là dấu vết linh hỏa, đao trảm, thuật pháp, đủ loại thần thông.

Cả người Phó Huyền Tự liểng xiểng, chia ra rơi xuống trên mặt đất trong vòng gần mẫu, sắc mặt trắng bệch, khí tức sa sút nhưng trong vết thương lại không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra.

Không ngừng có quỷ vật tản ra âm khí cường đại rơi xuống bên cạnh hắn ta, nhưng chỉ nhìn hắn ta một cái rồi trực tiếp rời đi từ bên cạnh.

Không có bất kỳ một quỷ vật nào cảm thấy hứng thú với hắn ta.

Đầu Phó Huyền Tự chật vật lăn một vòng trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng Bùi Lăng rời đi, hắn ta là Phó Huyền Tự! Vì sao Bùi thánh tử đột nhiên muốn giết hắn ta? Vì sao không tin hắn ta? ! Vì sao không thể nghe hắn ta giải thích kỹ càng? !

Lần này bọn họ tới U Tố mộ... vân vân!

Không đúng!

Bọn họ đi vào U Tố mộ như thế nào?

Sắc mặt Phó Huyền Tự khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt của hắn ta trở nên càng ngày càng sợ hãi...

Nhớ lại!

Hắn ta đã nhớ lại!

Hắn ta... Đã chết từ lâu!

Bùi thánh tử nói không sai, hắn ta thật sự không phải Phó Huyền Tự!

Hắn ta là...

Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt Phó Huyền Tự càng ngày càng dữ tợn, hận ý quanh người cũng càng ngày càng mãnh liệt, thi khối rơi ở xung quanh đột nhiên bắt đầu nhúc nhích.

Một đoạn bắp chân cùng một chân nhanh chóng đến gần, sau đó ghép vào với nhau, nhanh chóng khép lại.

Sau đó là đùi, chẳng mấy chốc một cái chân hoàn chỉnh xuất hiện, tiếp theo là chân phải cùng bắp chân phải, đùi phải... Eo...

Lồng ngực... Cánh tay trái... Cánh tay phải...

Chương 1590: Không lùi (1)

Cuối cùng, hoàn thành hợp lại một bộ thân thể hoàn chỉnh, sau đó hắn ta hoạt động tay chân một chút, nhanh chân đi về phía trước nhặt cái đầu lẻ loi trơ trọi lăn xuống, đặt lên phần cổ trống rỗng.

Mầm thịt cuồn cuộn sinh ra, đan xen vào nhau, nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt đã không còn dấu vết.

Chẳng mấy chốc, Phó Huyền Tự ngẩng đầu, trên dưới cả người đã không có chút vết thương nào.

Tâm niệm vừa động, đã mặc chỉnh tề một bộ pháp y hoàn toàn tương tự với vừa rồi.

Hắn ta chuyển động đầu một chút xíu, nhìn về phương hướng Bùi Lăng rời đi, nhếch miệng lộ ra một nụ cười nhe răng, sau đó không do dự nữa, trong nháy mắt đã bỏ chạy.

Hài cốt đen nhánh hoàn chỉnh dùng đủ loại dáng vẻ xuất hiện ở xung quanh, hốc mắt đen ngòm cũng yên tĩnh nhìn chăm chú sinh linh bước vào nơi đây giống như vừa rồi.

Sương trắng sền sệt, âm khí nồng đậm, theo Bùi Lăng tiến lên dần nhạt đi.

Lùm cây thưa thớt gầy yếu dần thay thế bằng hài cốt, liên tục xuất hiện.

Bọn chúng nằm sát xuống khoảng đất trũng từng đoàn, lộ ra quỷ quái ẩn nấp bên trong.

Trong giây lát, trước mắt mây mở sương tan, một tòa nhà bằng đất bình thường không có gì lạ, cỏ tranh buông xuống hiên nhà, yên tĩnh đứng sừng sững.

Bùi Lăng mặt không thay đổi đi ra từ sương trắng, xuất hiện trên đất trống phía trước nhà bằng đất.

Phó Huyền Tự vừa rồi là quỷ vật giả trang, chắc chắn Phó Huyền Tự chân chính còn ở trong toà nhà bằng đất trước mắt.

Bản thể Phó Huyền Tự cũng có thể là giả, rất có thể ngay từ đầu bộ hóa thân kia của đối phương cũng có vấn để!

Không, không chỉ hóa thân của đối phương, còn có oan hồn mà hắn vừa phái đi cũng vậy!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng mở ra túi dưỡng hồn, trong nháy mắt đã đốt những bộ oan hồn này thành tro tàn.

Giải quyết oan hồn xong, Bùi Lăng trực tiếp đi đến nhà bằng đất.

Hiện tại hắn có hai con đường.

Một là trực tiếp về trà lâu, thỉnh giáo ý chí Chân Tiên nên xử lý loại tình huống này như thế nào; hai là tiến vào nhà bằng đất, điều tra tình hình thật sự ở bên trong.

Cái trước trông thì an toàn, nhưng nói từ căn nguyên lại không giải quyết được vấn đề gì.

Ý chí Chân Tiên sẽ tiếp tục để hắn và đám người Lệ sư tỷ tìm kiếm lực lượng pháp tắc, hơn nữa hắn cũng cần tìm kiếm đại cơ duyên đạo Phản Hư, dù như thế nào đều không thoát được vấn đề đối đầu trực diện với quỷ vật cường đại.

huống chi, bây giờ đi về, hắn biết quá ít manh mối, không có Phó Huyền Tự mở miệng nói giúp hắn, hắn tự hỏi vấn đề gì cũng sẽ để lộ ở trước mặt ý chí Chân Tiên, đến lúc đó hắn vừa phải cẩn thận với nguy hiểm trong U Tố mộ, vừa phải đề phòng ý chí Chân Tiên...

So sánh ra, cái sau rất nguy hiểm, lại rất có thể sẽ gặp phải những quỷ vật cường đại thật sự kia.

Nhưng bây giờ hắn là người mạnh nhất trong số sáu người tiến vào U Tố mộ!

Bây giờ không phải là lúc trước, nếu tu vi của hắn vẫn chỉ là Luyện Khí hay chỉ là Trúc Cơ, ở ngoài sáng biết tình huống phía trước rất nguy hiểm, hắn sẽ quả quyết lựa chọn trực tiếp rời đi, không thể đi mạo hiểm.

Nhưng tu vi của hắn đã là Hóa Thần hậu kỳ, hơn nữa là Thánh Tử Trọng Minh tông đương thời, một trong những thiên kiêu mà toàn bộ Bàn Nhai giới chú ý!

Lần này tiến vào U Tố mộ, tạm thời không nói đến ba người Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều là nữ nhân của hắn.

Hiện tại hắn không hề làm gì, trực tiếp trở về chắc tạm thời an toàn, nhưng tiếp theo dù là Lệ sư tỷ hay Yến Minh Họa, chắc chắn sẽ đối mặt với sự nguy hiểm càng lớn hơn!

Lúc trước hắn vẫn có Lệ sư tỷ che chở, có thể yên ổn tu luyện, bây giờ tu vi của hắn đã vượt qua Lệ sư tỷ rất nhiều, lại không thể vừa gặp nguy hiểm đã e ngại không tiến lên như trước đây!

Cái này... Là sự sống chết của sáu người!

Hiện tại hắn không thể lui!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chạy tới trước cửa nhà bằng đất.

Bởi vì vừa rồi đã chiến đấu, lúc này hắn đã khôi phục vẻ ngoài ban đầu.

Thân phận giả thôn trưởng Tang thôn này đã bại lộ trước mặt Phó Huyền Tự giả, hiện tại lại ngụy trang thành những người khác cũng không có ý nghĩa gì.

Bùi Lăng duỗi tay ra, đẩy ra cửa gỗ đơn sơ trước mắt.

Sau đó không chút do dự, cất bước đi vào.

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

Hắn vừa tiến vào nhà bằng đất, cửa gỗ đã tự động đóng lại.

Dưới mái hiên bằng cỏ, đinh ba, cái xẻng, liêm đao... Hiện ra tia sáng nhàn nhạt.

Từng chuỗi quả ớt, quả cà, tồi treo cao như rèm châu, hơi rung nhẹ theo sương mù cuồn cuộn nơi xa.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua nóc nhà, dây mướp dây leo nhẹ nhàng lắc lư, khắp nơi yên ắng.

Trong giây lát, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước nhà bằng đất.

Bóng dáng này dù là tướng mạo hay khí tức, đều giống hệt Phó Huyền Tự chân chính.

"Phó Huyền Tự" lẳng lặng chờ ở cửa nhà bằng đất.

Sương trắng dày đặc hơi lăn lộn ở nơi xa, thỉnh thoảng truyền ra tiếng bước chân nặng nề và tiếng "tí tách" của giọt nước ngưng kết từ âm khí.

Tất cả đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì với "Phó Huyền Tự.

Chỉ chốc lát: "kẹt kẹt" một tiếng, Bùi Lăng đi ra từ bên trong nhà bằng đất.

Chương 1591: Không lùi (2)

Trong chớp mắt bóng dáng hắn xuất hiện, thần niệm của "Phó Huyền Tự" đã khóa chặt hắn, ngay sau đó thần niệm của Bùi Lăng cũng khóa chặt Phó Huyền Tự.

Sau khi xác nhận đôi bên không có vấn đề: "Phó Huyền Tự" chủ động mở miệng: "Thúy Lỗi."

Bùi Lăng gật đầu: "Hàm Tiêu."

"Phó Huyền Tự" lập tức nói: "Ta đã thu thập được lực lượng pháp tắc nơi đây, có thể đi về."

Bùi Lăng nói: "Ta cũng thu hoạch được cơ duyên đại đạo Phản Hư, cũng có thể trở về."

Hai người khẽ gật đầu, cùng nhau bỏ chạy về phía con đường đi tới.

Trong nhà bằng đất.

Ngọn đèn trên bàn thờ bất an lung lay, cái bóng xung quanh càng ngày càng dày đặc, hình dạng cũng càng ngày càng kỳ quái.

Thoạt nhìn, dường như yêu quỷ đã nhét đầy nơi đây, đang im ắng cuồng hoan.

Rất nhiều Phó Huyền Tự đều cảnh giác nhìn nhau.

Thỉnh thoảng có mấy tên Phó Huyền Tự chuyển bước đi về phía cửa chính, nhưng lập tức bị tất cả Phó Huyền Tự khác để mắt tới, sau đó những Phó Huyền Tự kia lập tức dừng lại, không dám tiếp tục tới gần cửa lớn.

Ngay lúc này, cửa lớn đã yên lặng một đoạn thời gian đột nhiên "kẹt kẹt" một tiếng mở ra lần nữa.

Một bóng dáng nhanh chóng đi vào phòng, nhưng lần này người đi vào lại không còn là Phó Huyền Tự, mà là một nam tử lạnh lùng huyền bào giày đen, vác trường đao.

Trên hàng lông mày của tự nhiên bộc lộ khí tức hung lệ, sát khí quanh người như thực chất, là Bùi Lăng đã ước định sẽ canh giữ ở phía ngoài với Phó Huyền Tự vào trước đó!

Lúc này, tất cả Phó Huyền Tự đều nhìn về phía hắn.

Bùi Lăng lập tức dừng bước, mặc dù đã đoán được tình huống trong nhà bằng đất không đúng, nhưng đột nhiên thấy nhiều Phó Huyền Tự như vậy, trong lòng hắn vẫn giật mình.

Chỉ có điều, thấy những Phó Huyền Tự này đều không có ý ra tay, hơn nữa trong tầm mắt của [Oán Yểm thần thông], tất cả Phó Huyền Tự đều không hiện lên hận ý, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo.

Hắn lập tức hỏi dò: "Trong các ngươi, ai là Phó Huyền Tự thật?"

Ngay sau đó, truyền âm khó mà tính toán đồng thời vang lên bên tai Bùi Lăng...

"Bùi thánh tử, ta là thật, nhưng hiện tại ta không phân rõ hóa thân nào là thật"

"Ta là thật, ta có ám hiệu, Thúy Lỗi!"

"Ta là hóa thân của bản thể, nhưng hiện tại ta không biết cái nào mới là bản thể thật của ta..."

"Bùi thánh tử có thể tùy tiện nói một việc mà hai người chúng ta đều biết, người có thể biết mới là ta thật!"

"Bùi thánh tử...

Bên tai không ngừng vang lên truyền âm, sắc mặt Bùi Lăng không hề thay đổi, hiện tại dù Phó Huyền Tự nào là thật, người nào là giả, chỉ cần tất cả Phó Huyền Tự đều muốn chứng minh mình, tình huống không quá tệ.

Hắn không nhận ra Phó Huyền Tự thật giả, nhưng không sao!

Sau đó, Phó Huyền Tự nào công kích mình chắc chắn là giả.

Đúng vậy, hiện tại hắn có thể quang minh chính đại kiểm tra tình huống trong căn phòng này...

Đang nghĩ ngợi: "kẹt kẹt".

Cửa lớn sau lưng đột nhiên lại mở ra, Bùi Lăng lập tức quay đầu nhìn, đã thấy một bóng dáng giống mình như đúc cũng đi vào trong phòng.

Hai người nhìn thấy nhau, lông mày đồng thời nhíu lại.

Trong nháy mắt, tất cả truyền âm bên tai Bùi Lăng lập tức yên lặng.

Toàn bộ nhà bằng đất nhanh chóng yên tĩnh đến có thể nghe tiếng kim rơi.

Tất cả Phó Huyền Tự đều nhíu mày, không nhúc nhích nhìn hai tên Bùi Lăng, chỉ có ngọn đèn trên bàn thờ còn đang yếu ớt thiêu đốt.

Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, thì ra là thết Chẳng trách trong phòng này có nhiều Phó Huyền Tự như vậy.

Ngay sau đó, cửa lớn lại mở ra, lại một Bùi Lăng đi đến.

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

"Kẹt kẹt."

"Phanh."

Cửa lớn không ngừng mở ra, đóng lại, càng ngày càng nhiều Bùi Lăng xuất hiện.

Trà lâu.

Trong hành lang, băng sương âm khí ngưng kết đã bị đuổi đi.

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh là sương mù sền sệt như thực chất, không thấy rõ, không nhìn thấy cái gì, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo tĩnh mịch.

Một cái ghế dựa lấy đến từ trên lầu, tùy ý đặt ở trong góc.

Mạc Lễ Lan ngồi ngay ngắn trên đó, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cách nàng không xa, bốn người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ, Yến Minh Họa và Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang vừa tu luyện vừa chờ đợi Phó Huyền Tự và Bùi Lăng trở về.

Bốn người này đều là người thừa kế chín môn phái lớn, trên người có rất nhiều tài nguyên, đầy đủ chủng loại, trong khoảng thời gian tu luyện này trạng thái đều đã khôi phục bảy tám phần.

Đột nhiên, Mạc Lễ Lan mở ra đôi mắt thuần trắng, nhìn về phía cửa lớn.

Đầu tiên trong mắt nàng thoáng qua một tia ngạc nhiên, chợt hiện ra sự khát vọng mãnh liệt.

Ngay sau đó.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bốn người đang tu luyện đồng thời ngước mắt, cảnh giác nhìn về phía cửa lớn, pháp lực quanh người đã vận chuyển theo bản năng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay.

Mạc Lễ Lan lại không do dự chút nào, lúc này vung ống tay áo một cái, một đạo khí kình đập ra, trực tiếp mở cửa lớn.

Cửa mở ra, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo lập tức theo sương trắng nhào vào trà lâu.

Chỉ thấy hai tên nam tử trẻ tuổi đứng ngoài cửa, bên trái mày đẹp mắt sáng, khí tức thuần túy, cầm trong tay một thanh mộc như ý; phía bên phải huyền bào giày đen, khuôn mặt lạnh lùng, sát khí khắp người, vác trường đao.

Chính là Phó Huyền Tự và Bùi Lăng.

Chương 1592: Sơ hở

Bọn họ trực tiếp vượt qua cánh cửa, đi vào trà lâu Mạc Lễ Lan lại vung tay áo, cửa lớn trà lâu lập tức đóng lại.

Thần niệm của bốn người Chung Quỳ Việt Cức lập tức khóa chặt hai người Phó Huyền Tự và Bùi Lăng, ngay sau đó mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, kiểm tra thân phận người đến.

Chẳng mấy chốc, bốn người đều lộ ra vẻ nghi ngờ, khí tức của Phó Huyền Tự không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Bùi Lăng...

Dường như không mạnh như trước đây không lâu?

Vị Thánh Tử Trọng Minh tông này là vạn kiếp Hóa Thần, tu vi là Hóa Thần hậu kỳ, nhưng khí thế mà đối phương thể hiện ra trước đó lại không khác gì Phản Hư kỳ, thậm chí còn mạnh hơn Phản Hư phổ thông!

Tuy bây giờ khí tức của Bùi thánh tử này vẫn là khí tức ban đầu, tu vi vẫn là tu vi trước đó, nhưng loại áp lực khiến người ta khó chịu thở gấp như có gai ở sau lưng lại biến mất một cách quỷ dị.

Ngoại trừ cái đó ra...

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa nhíu chặt lại nhìn Bùi Lăng, cảm giác luôn hấp dẫn nàng, khí tức khiến nàng không ngừng muốn đến gần ở trên người hắn đã biến mất!

Lúc này, thấy đám người không nói chuyện, Phó Huyền Tự lập tức nói: "Ta đã tìm được lực lượng pháp tắc, Chung Quỳ sư đệ, Ninh sư đệ còn có Yến sư muội, các ngươi có thể theo ta ra ngoài, tiếp tục thăm dò."

"U Tố mộ này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng."

"Ngoại trừ trên đường đi cần phải cẩn thận một chút, né tránh quỷ vật không biết, lúc đến pháp tắc chi địa lại tất cả thuận lợi, không có bất kỳ nguy hiểm biến cố gì."

Bùi Lăng cũng nói: "Lệ sư tỷ, ta tìm được một bảo địa cực kỳ tốt, thích hợp cho ngươi dùng để Hóa Thần"

Nghe vậy, trên mặt bốn người đều lộ ra vẻ nghi ngờ.

Nếu chỉ là một Phó Huyền Tự, vừa rồi bọn họ cũng không kiểm tra ra chút vấn đề nào, chắc chắn lúc này sẽ không nghi ngờ gì.

Nhưng Bùi Lãng kia...

Nghĩ tới đây, bốn người đều không lên tiếng, mà nhìn về phía Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa, đột nhiên bóng tối như thực chất giáng lâm, cả tòa trà lâu lập tức bị [Minh Thiên Chi Vụ] bao phủ.

Một lát sau, bóng tối biến mất, hành lang, cửa gỗ, cửa sổ thuỷ tinh... Lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Chỉ là, Phó Huyền Tự và Bùi Lăng đã biến mất không thấy gì nữa, dường như vừa rồi hai người căn bản chưa từng trở về.

Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Chút lực lượng pháp tắc ấy đủ để ta khôi phục một chút nguyên khí, nhưng còn chưa đủ rời khỏi U Tố mộ.

Lúc này bốn người mới phản ứng được, Chung Quy Việt Cức lập tức hỏi: "Mạc tiền bối, Phó sư huynh và Bùi Lăng vừa rồi đều là giả?"

Mạc Lễ Lan nhẹ gật đầu, lực lượng pháp tắc chủ động đưa tới cửa, Bùi tiên hữu làm cực kỳ tốt!

Thế là, tâm tình nàng rất tốt trả lời: "Không sai."

Thấy ý chí đọa tiên không muốn giải thích nhiều hơn, Ninh Vô Dạ khẽ nhíu mày, sau đó hỏi: "Mạc tiền bối, quỷ vật không chỉ giả trang thành Phó sư huynh và Bùi Lăng, hơn nữa còn tìm được nơi đây, không biết tình huống hiện tại của Phó sư huynh và Bùi Lăng thật sự như thế nào?"

Mạc Lễ Lan không thèm để ý nói: "Chắc chắn Bùi tiên hữu sẽ không có việc gì, về phần người còn lại, phải xem số mệnh của hắn"

Nghe vậy, ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đồng thời nhướn mày, Yến Minh Họa lập tức hỏi: "Tiền bối, ý của ngươi là, Phó sư huynh đã gặp phải nguy hiểm?"

Mạc Lễ Lan bình thản nói: "Nơi này là U Tố mộ, không phải lĩnh vực của ta, sao ta biết cụ thể xảy ra chuyện gì?"

"Nhưng người sống tiến vào U Tố mộ biến thành người chết là một việc rất bình thường"

Sắc mặt ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa đều thay đổi, nhìn nhau một chút, Ninh Vô Dạ nhanh chóng truyền âm nói: "Vừa rồi quỷ vật ngụy trang thành Phó sư huynh và Bùi Lăng, Bùi Lăng có sơ hở rất lớn, nhưng Mạc tiền bối nói Bùi Lăng không có việc gì. Tuy nhiên quỷ vật ngụy trang Thành Phó sư huynh lại giống hệt với hắn ta, chúng ta căn bản không thể phát hiện hắn có vấn đề gì."

"Nhìn như thế, chắc chắn Phó sư huynh đã xảy ra chuyện gì đó!"

Chung Quỳ Việt Cức nhẹ gật đầu, truyền âm nói: "Vừa rồi Mạc tiền bối này thúc giục quá gấp, lúc Phó sư huynh đi ra chưa hoàn toàn khôi phục."

"Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, chỉ sợ khó có thể ứng phó.

"Chúng ta phải nghĩ cách đi cứu Phó sư huynh"

"Không thể tiếp tục chờ đợi ở đây!"

Yến Minh Họa truyền âm nói: "Vậy chúng ta cùng đi tìm Phó sư huynh!"

"Chỉ có điều, vị Mạc tiền bối này không quá quan tâm Phó sư huynh, phải tìm lý do thích hợp, yêu cầu một ít thủ đoạn cứu người, như thế việc cứu Phó sư huynh càng chắc chắn hơn"

Chung Quỳ Việt Cức nhẹ nhàng gật đầu nhưng nhìn Ninh Vô Dạ lại nhanh chóng truyền âm trả lời: "Ba người cùng đi ra quá nguy hiểm! Ta và Ninh sư đệ cùng đi tìm Phó sư huynh là được."

Nghe vậy, Ninh Vô Dạ ngẩn ngơ, chợt nghĩ tới điều gì đó, cũng gật đầu nói: "Không sai, ta và Chung Quỳ huynh cùng đi là đủ rồi.

"Kính xin Yến sư muội tạm thời ở lại."

"Dù sao Phó sư huynh cũng là Đạo Tử Cửu Nghi sơn, chẳng may giữa chừng tự thoát được trở về, cũng không đến mức vì không tìm thấy chúng ta lại đi ra ngoài mạo hiểm"

Chương 1593: Phục khắc (1)

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa nhíu lại, nhưng hai vị sư huynh đều nói như vậy, nàng cũng không tranh cãi nữa, lập tức truyền âm trả lời: "Được"

Truyền âm kết thúc, Chung Quỳ Việt Cức lập tức chắp tay nói với Mạc Lễ Lan: "Tiền bối, hiện tại vãn bối đã khôi phục xong, so với khô tọa ở chỗ này, không bằng đi tìm lực lượng pháp tắc giúp tiền bối trước."

Ninh Vô Dạ cũng mở miệng nói: "Ta cũng cùng đi."

"Chỉ không biết tiền bối có thể ban thưởng một hai môn thủ đoạn cứu người không?"

"Như thế một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người chúng ta cũng có thể kịp thời cứu nhau, tránh chậm trễ việc khôi phục của tiền bối."

Mạc Lễ Lan nhẹ gật đầu, nói: "Có thể."

Nói xong, Mạc Lễ Lan hơi suy nghĩ một chút, mở tay phải ra, hai đoàn [Minh Thiên Chi Vụ] lập tức hiện lên ở lòng bàn tay.

Nàng tâm niệm vừa động, [Minh Thiên Chi Vụ] bay lên trời, chia ra bay về phía Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ.

Bởi vì từng có trải nghiệm một lần, vì vậy lúc này dù là Chung Quỳ Việt Cức hay Ninh Vô Dạ đều không né tránh chút nào, mặc cho [Minh Thiên Chi Vụ] chui vào mi tâm của bọn họ.

Chẳng mấy chốc, trong đầu óc hai người lần lượt có thêm một môn thuật pháp.

Chung Quỳ Việt Cức đạt được thuật pháp tên là [Chuyển Sinh Hỏa], có thể uẩn dưỡng linh hỏa trong cơ thể chuyển hóa thành rất nhiều sinh cơ, nhanh chóng bổ sung cho mình hoặc người khác.

Ninh Vô Dạ đạt được thuật pháp tên là [Kiếm Ý Duyên Niên], có thể hóa kiếm ý thành trời hạn gặp mưa tràn trề, chữa trị thương thế cho người thi thuật và sinh linh bên cạnh.

Đợi sau khi hai người tiêu hóa thuật pháp mới xong, Mạc Lễ Lan lập tức nói: "Đã cho thuật pháp, các ngươi có thể xuất phát"

Nghe vậy, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức lấy lại tinh thần.

Chung Quỳ Việt Cức lập tức truyền âm nói: "Mạc tiền bối, vãn bối còn có một chuyện cần thỉnh giáo..."

Cùng lúc đó, Ninh Vô Dạ cũng nhìn về phía Mạc Lễ Lan, bờ môi hơi mấp máy lại im lặng như cũng đang truyền âm hỏi cái gì đó.

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan bình thản mắt nhìn hai người, hai phàm nhân này truyền âm hỏi việc giống nhau nhưng nàng cũng lười quản nhiều như vậy, dù sao chỉ cần hai người này có thể đi thu thập lực lượng pháp tắc cho nàng là được.

Nghĩ tới đây, lúc này nàng đồng thời truyền âm cho hai người nói: "Cái này đơn giản..."

Chẳng mấy chốc, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đồng thời đứng dậy, hành lễ nói: "vãn bối đi tìm kiếm lực lượng pháp tắc cho tiền bối."

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, chợt nhắm mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đi đến cửa gỗ, bọn họ đưa tay kéo cửa ra, không chút do dự trực tiếp bước ra ngoài.

Lúc này, váy dài của Mạc Lễ Lan khẽ nhúc nhích.

"Phanh"

Cửa gỗ lập tức đóng lại.

Sương trắng sền sệt.

Mặt đất tơi xốp ẩm ướt u ám, lộ ra một loại tơi xốp âm u đặc biệt lâu ngày.

Loại tơi xốp kia lộ ra dáng vẻ già nua, như là cảm giác sau khi đồ vật gì đó mục nát.

Mỗi một bước đều khiến người ta có một loại chán ghét và kiêng dè gần như bản năng.

Chung Quy Việt Cức và Ninh Vô Dạ vừa rời khỏi trà lâu, lập tức vận chuyển pháp lực khóa lại tất cả sinh cơ trên người.

Đây chính là một trong hai môn thuật pháp Mạc tiền bối truyền thụ trước đó, tên là [Cấm Tức Quyết].

Có thể để tu sĩ Phản Hư trở xuống che giấu khí tức, sinh cơ không mất ở U Tố mộ này, đạt tới hiệu quả quỷ vật khó mà phát hiện.

Ngoại trừ môn thuật pháp này, một môn khác là [Khí Dĩ Tái Đạo] đặc biệt dùng để thu thập lực lượng pháp tắc, có thể lấy pháp bảo bản mệnh của bọn họ là vật chứa, cưỡng ép rút ra lực lượng pháp tắc một chỗ.

Hiện tại hai người đều toàn lực vận chuyển [Cấm Tức Quyết], khóa sinh cơ ở trong cơ thể, nhưng khí tức âm u lạnh lẽo xung quanh liên tục không ngừng vọt tới, cho dù lấy tu vi của bọn họ, vẫn cảm thấy khó chịu rõ rệt.

"Tí tách, tí tách, tí tách..."

Từng gốc cây khô hình dạng quái dị chạm mặt tới, giọt nước ngưng kết từ âm khí chậm rãi nhỏ xuống.

Lúc này, trà lâu sau lưng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong chốc lát hai người không nói chuyện, lúc cất bước nhíu chặt lông mày, dường như cũng có tâm sự gì đó.

Một lát sau, Ninh Vô Dạ đột nhiên hỏi: "Chúng ta... Cần đi nơi nào tìm Phó sư huynh?"

Chung Quỳ Việt Cức lấy ra một cái la bàn, điểm nhẹ mấy lần ở phía trên đã đánh dấu ra mười vị trí, chính là pháp tắc chi địa mà Mạc Lễ Lan ghi chú rõ trước đó.

Hắn ta nhìn chằm chằm la bàn, nói: "Phó sư huynh rời khỏi trà lâu là vì tìm kiếm lực lượng pháp tắc."

"Lấy tính cách của Phó sư huynh, lần đầu đi ra tất nhiên sẽ lấy việc thăm dò tình huống làm chủ, chắc chắn sẽ không trực tiếp đi đến chỗ sâu trong U Tố mộ mạo hiểm."

"Cho nên, chắc hắn sẽ đi pháp tắc chi địa phía ngoài cùng U Tố mộ, cách nơi đây không quá xa."

Ninh Vô Dạ nhìn la bàn, nghi ngờ hỏi: "Nhưng chúng ta cũng không biết đây là nơi nào ở trong U Tố mộ, sao xác nhận bên nào là chỗ sâu trong U Tố mộ, bên nào là bên ngoài U Tố mộ?"

Chương 1594: Phục khắc (2)

Nghe vậy, Chung Quỳ Việt Cức khẽ lắc đầu, sau đó nói: "La bàn càng về phía bắc, pháp tắc chi địa càng dày đặc. Có thể thấy phía bắc là chỗ sâu trong U Tố mộ."

Ninh Vô Dạ lập tức hiểu ý của hắn ta, nhẹ gật đầu nói; "Vậy chúng ta đi pháp tắc chi địa ở phía nam"

Chung Quỳ Việt Cức gật đầu: "Đi!"

Hai người lập tức dựa theo sự chỉ dẫn của la bàn, thay đổi phương hướng, bước về phía nam.

Trong nhà bằng đất.

Ngọn đèn đung đưa dữ dội, màu sắc trái cây trên bàn thờ càng lộ rõ về ảm đạm.

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

Cửa gỗ đơn sơ không ngừng mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại...

Từng vị Bùi Lăng đi tới.

Lúc này, toàn bộ bên trong nhà bằng đất đã chật ních Phó Huyền Tự và Bùi Lăng.

Tất cả Phó Huyền Tự, hình dạng, khí tức, vẻ mặt biến hóa, pháp bảo... Đều không có gì khác biệt.

Chỉ có điều, không phải tất cả Bùi Lăng đều như thế.

Mặc dù tướng mạo và vẻ mặt đều không có gì khác biệt, nhưng khí tức mạnh yếu lại có sự khác biệt rõ ràng. Bùi Lăng thứ nhất tiến vào có sự khác biệt rõ ràng với Bùi Lăng khác.

Thấy càng ngày càng nhiều mình đi vào, Bùi Lăng nhanh chóng bị đẩy vào góc phòng.

Hắn đã âm thầm thi triển [Oán Yểm thần thông], nhưng lại không nhìn ra bất kỳ hận ý quỷ vật.

Thời gian dần trôi qua, một tầng lại một tầng cảm giác lạnh lẽo như sâu kiến chậm rãi bò đầy cả người hắn.

Một loại tim đập nhanh mạnh mẽ nói cho hắn biết, sắp có chuyện gì xảy ra, nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này!

Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, hiện tại đã đi không nổi nữa!

Cưỡng ép rời đi, lập tức bị tất cả quỷ vật để mắt tới!

Cái nhà này là pháp tắc chi địa do ý chí Chân Tiên đánh dấu, nhìn từ tình huống hiện tại, pháp tắc nơi này chắc chắn là phục khắc tu sĩ ra vào nơi đây!

Những thứ bị phục khắc ra đều là quỷ vật!

"Kẹt kẹt."

"Phanh-"

Cửa lớn tiếp tục mở ra, đóng lại, lại có một tên Bùi Lăng đi vào, lần này rõ ràng khí tức Bùi Lăng đi vào mạnh hơn những người trước đó một mảng lớn.

Mặc dù vẫn không bằng Bùi Lăng thật, cũng đã gần hơn rất nhiều.

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, lúc cái nhà này mới bắt đầu phục khắc ra hắn, đều chỉ là trình độ cửu kiếp Hóa Thần. Nhưng người vừa đi vào cũng đã trên cửu kiếp!

Nhận ra điều ấy, hắn đột nhiên nghĩ đến một điều vô cùng quan trọng: Trong phòng này tụ tập nhiều quỷ vật như vậy, nhưng vẫn không ra tay với hắn, là vì pháp tắc nơi này muốn phục khắc ra một người giống hắn như đúc!

"Phó Huyền Tự..."

Bùi Lăng lập tức nhìn về phía Phó Huyền Tự trong phòng, đã thấy tất cả Phó Huyền Tự đều có vẻ ngoài, khí tức, vẻ mặt không khác nhau, hắn căn bản không phân biệt được thật giả.

Rất có thể căn phòng này đã hoàn thành phục khắc Phó Huyền Tự một cách hoàn mỹ!

Phải lập tức ra tay, không có thời gian tiếp tục thu thập đầu mối!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Minh Thiên Đại Mộng] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Minh Thiên Đại Mộng] cần..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lực lượng pháp tắc...

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí lực lượng pháp tắc cho ngài..."

Trà lâu.

Bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, sương trắng lăn lộn như nấu.

Trong lúc lờ mờ, vô số sương mù như yêu quỷ giương nanh múa vuốt, vắt hết óc muốn xông vào trong lâu.

Trên ghế ngồi cuối hành lang, Mạc Lễ Lan yên lặng ngồi ngay ngắn, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa tự mình chiếm cứ một góc, cách nhau xa xa đang chuyên tâm tu luyện.

Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, thân thể Mạc Lễ Lan đột nhiên cứng đờ, cả người không nhúc nhích.

Phát hiện điều khác thường, Lệ Liệp Nguyệt lập tức dừng tu luyện, ánh mắt lập tức nhìn về phía nàng.

Mặc dù Mạc Lễ Lan có vị ý chí đọa tiên kia tiềm ẩn bên trong, nhưng cũng là hóa thân của Bùi sư đệ. Chỉ cần đối phương không có việc gì, có thể chứng minh Bùi sư đệ vẫn mạnh khỏe. Vì vậy, vừa rồi quỷ vật ngụy trang Bùi sư đệ và Phó Huyền Tự kia tiến vào trà lâu, ba người ngụy đạo rất lo lắng cho sinh tử của Phó Huyền Tự, Lệ Liệp Nguyệt lại không lo lắng cho sự an toàn của Bùi sư đệ.

Nhưng lúc này...

"Tiền bối?" Lệ Liệp Nguyệt lập tức hỏi dò, lúc này trạng thái của Mạc Lễ Lan không đúng, rất có thể bên Bùi sư đệ đã xảy ra chuyện gì!

Lúc này, Yến Minh Họa cũng nhận ra vấn đề, dừng tu luyện nhìn về phía Mạc Lễ Lan, tâm niệm chuyển một cái, nàng nhanh chóng hỏi: "Tiền bối, có quỷ vật tới gần trà lâu sao?"

Nàng không biết Mạc Lễ Lan là hóa thân của Bùi Lăng, còn tưởng là ý chí đọa tiên đã nhận ra biến cố gì ở bên ngoài.

Mạc Lễ Lan không đáp lại bất kỳ điều gì, cả người không nhúc nhích như đột nhiên biến thành một tòa tượng nặn.

Thấy tình huống của nàng còn tôi tệ hơn trong tưởng tượng, sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt dần thay đổi.

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa nhẹ cau lại, cũng thể hiện ra vẻ nghi ngờ, ý chí đọa tiên đã xảy ra chuyện gì?

Chương 1595: Đều là đạo lữ

Ngay lúc Lệ Liệp Nguyệt "xoạt" đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi trà lâu đi tìm Bùi Lăng, cả người Mạc Lễ Lan đột nhiên buông lỏng, lập tức khôi phục sự khống chế thân thể.

Chỉ có điều, sắc mặt của nàng rất khó coi.

Lệ Liệp Nguyệt đang muốn xoay người lập tức dừng chân, hỏi:

"Mạc tiền bối, bên Bùi sư đệ đã xảy ra chuyện?"

Mạc Lễ Lan nhìn nàng một cái, sau đó lạnh lùng nói: "Hắn không có việc gì."

Nghe vậy, hàng lông mày như núi xa của Lệ Liệp Nguyệt nhẹ nhàng nhíu lại, Mạc Lễ Lan là hóa thân của Bùi sư đệ, rõ ràng vừa rồi tình huống của đối phương không đúng, cho dù lúc này khôi phục nhưng bên bản thể của Bùi sư đệ...

Thật sự không có việc gì?

Tâm niệm xoay chuyển, lúc này Lệ Liệp Nguyệt nói: "Ta cũng muốn ra ngoài tìm kiếm lực lượng pháp tắc, kính xin tiền bối truyền thụ một môn thuật pháp có thể nhìn ra quỷ vật ngụy trang.

Thấy Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên vội vã muốn ra ngoài, hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa càng cau chặt hơn, có thể để Lệ Liệp Nguyệt lo lắng như vậy, là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng xảy ra chuyện?

Không được!

Chắc hiện tại Bùi Lăng đang đi cùng Phó sư huynh, ngay cả vạn kiếp Hóa Thần đều xảy ra chuyện, chắc chắn tình huống của Phó sư huynh càng nguy hiểm hơn!

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa vội vàng nói theo: "vãn bối cũng muốn đi tìm kiếm lực lượng pháp tắc cho tiền bối, kính xin tiền bối truyền thụ một môn thuật pháp để phòng ngự"

Lúc này, sắc mặt Mạc Lễ Lan đã dần khôi phục, nghe lí do của hai người lập tức trả lời: "Bùi tiên hữu để ta quan tâm hai người các ngươi, nhưng điều này chỉ giới hạn ở trong trà lâu"

"Một khi hai người các ngươi rời khỏi trà lâu, sống hay chết chỉ thuận theo ý trời."

"Cho dù các ngươi là đạo lữ của Bùi tiên hữu cũng giống vậy."

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đồng thời khẽ giật mình.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức nhìn về phía Yến Minh Họa, đã thấy Yến Minh Họa lạnh lùng nói: "Tiền bối hiểu lầm! Đệ tử Ma môn từng người việc ác bất tận, Bùi Lăng này càng làm nhiều việc ác, tiếng xấu truyền xa, thậm chí còn không buông tha cả Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông."

"Từ khi nào Yến Minh Họa ta trở thành đạo lữ của loại ma đầu này?"

Thấy Yến Minh Họa nói Bùi sư đệ không chịu được như thế, Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức nói: "Ngụy đạo đúng là ngụy đạo! Nếu không phải vừa rồi Bùi sư đệ ra tay giúp đỡ, các ngươi đã sớm mất mạng toàn bộ dưới đèn lồng da người, hiện tại Bùi sư đệ không ở đây lại chửi bới sau lưng. Đường đường Thiên Cơ Tố Chân Thiên lại hai mặt, miệng lưỡi tiểu nhân như thế?

Đúng là không thắng thắn bằng mụ đàn bà đanh đá ở chợ búa!"

"Bùi sư đệ là Thánh Tử Thánh tông ta, tuyệt thế thiên kiêu vạn kiếp Hóa Thần!"

"Có thể được hắn để ý là tạo hóa lớn của ngươi!"

"Ngươi nên lập tức quỳ xuống tạ ơn, lại dâng cả sư tôn, sư muội lên!"

Yến Minh Họa lập tức giận tím mặt, nhìn qua Lệ Liệp Nguyệt quát: "Chỉ là yêu nữ Nguyên Anh, ai dám càn rỡ như vậy? ! Đừng tưởng ta ăn mặn vốn không kiêng dè như ngươi! Nếu ma đầu Bùi Lăng kia dám đụng đến một sợi tóc của ta, ta nhất định không bỏ qua cho hắn!"

Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì rõ ràng.

Yến Minh Họa này là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, không thể là đạo lữ của Bùi sư đệ.

Tình huống hiện tại, chắc chắn là ý chí đọa tiên tính sai, nhưng lời đã nói đến mức này tuyệt đối không thể hạ thấp uy phong Thánh đạo!

Thế là, nàng nói tiếp: "Thật sao? Vậy chút nữa chờ Bùi sư đệ trở về, để Bùi sư đệ đứng trước mặt Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức còn có Ninh Vô Dạ, chạm từ trên xuống dưới người ngươi một lần."

Sắc mặt Yến Minh Họa lạnh lẽo, thần niệm vẫn khóa chặt Lệ Liệp Nguyệt, trong mắt dần ngưng tụ sát ý...

Thấy hai người muốn ra tay, Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Đừng ầm ĩ!"

Nói xong, nàng nhìn qua Yến Minh Họa, tiếp tục nói: "Ngươi đã bị Bùi tiên hữu luyện thành lô đỉnh, ta sẽ không nhìn nhầm"

"Nhưng Bùi tiên hữu đã nói ngươi là đạo lữ, đó là đạo lữ, điều này không có gì phải tranh cãi"

Nghe vậy, Yến Minh Họa càng thêm giận không kìm được, nàng là lô đỉnh của Bùi Lăng? ?

Chẳng lẽ ý chí đọa tiên này... Chờ chút!

Lô đỉnh? !

Yến Minh Họa đột nhiên tỉnh táo lại, trước đó trong "quỷ dị"

trường tư thục Triệt Châu, mình thật sự bị một ma tu thải bổ nhưng lúc đó chỉ biết đối phương dùng tên giả "Vương Cao", sau đó không điều tra được bất kỳ tung tích nào của đối phương...

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó, Vương Cao là Bùi Lãng!

Lần này mình thấy Bùi Lăng, trong lòng vẫn xuất hiện cảm giác quái lạ kia, là vì mình là lô đỉnh của đối phương!

Ngay lúc Yến Minh Họa im lặng, Lệ Liệp Nguyệt cũng ngạc nhiên, Yến Minh Họa là lô đỉnh của Bùi sư đệ?

Điều này sao có thể!

Chắc chắn là ý chí đọa tiên tính sai, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe Bùi sư đệ nói về chuyện này!

Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Lệ Liệp Nguyệt xoay chuyển, lập tức nói: "Thiên Cơ Tố Chân Thiên một trong chín môn phái lớn, cũng có tư cách làm lô đỉnh ký danh của Bùi sư đệ."

"Nhưng có thể chứng thực thân phận lô đỉnh hay không, vẫn phải xem sau này ngươi có cẩn thận hầu hạ hay không"

Chương 1596: Giả và thật (1)

Yến Minh Họa lập tức lấy lại tinh thần, lúc này lại lạnh nhạt trả lời: "Đạo lữ cũng tốt, lô đỉnh cũng được, ta và Bùi đạo hữu là lưỡng tình tương duyệt, không quan tâm danh phận và thân phận, đây là tình đầu ý hợp, kim ngọc lương duyên."

"Không giống yêu nữ như ngươi, chỉ vì quy củ Ma tông mới ở cạnh Bùi Lăng, xét đến cùng là vì lợi ích gia tộc, đại quyền tông môn..."

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt khẽ giật mình, vừa nãy Yến Minh Họa này còn luôn mồm trách cứ Bùi sư đệ, lúc này đột nhiên lại tình đầu ý hợp, kim ngọc lương duyên... Chẳng lẽ đầu đối phương bị cửa kẹp?

Nhà bằng đất.

Ngọn đèn lay động, trong phòng lúc thì mờ nhạt, lúc thì ảm đạm.

Trái cây dùng để thờ cúng đã không còn sáng bóng, để lộ ra khí tức cổ xưa mục nát.

Đèn đuốc lôi kéo ra đủ loại hình dáng kỳ dị trên bốn vách tường, mũ rộng vành, áo tơi, giày cỏ, dây gai xoa được một nửa treo trên tường... Đều tạo ra cái bóng quỷ quyệt.

Trong toàn bộ nhà bằng đất, lúc này đã không có chỗ trống, Phó Huyền Tự và Bùi Lăng đã đứng đây toàn bộ.

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, ngay sau đó hắn bị hệ thống điều khiển, trực tiếp nắm lấy một hóa thân Phó Huyền Tự bên cạnh, đao khí vừa ra, trong nháy mắt chặt đứt cổ nó!

"Lạch cạch"

Đầu hóa thân Phó Huyền Tự rơi xuống nhưng chỗ đứt lại không có bất kỳ máu tươi gì chảy ra.

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, lập tức biết hóa thân Phó Huyền Tự này là giả!

Trong nháy mắt, tất cả Phó Huyền Tự và Bùi Lăng trong phòng đều nhìn về phía hắn.

Cùng lúc đó, hóa thân Phó Huyền Tự bị chém đầu hoàn toàn không có dấu hiệu tử vong ngay tại chỗ, đầu hắn ta rơi xuống đất, lập tức phát ra tiếng gào thét đau khổ: "Ta là hóa thân Phó Huyền Tự!"

"Ta là hóa thân thật sự!"

"Bùi thánh tử, ngươi không thể giết ta!"

Theo hóa thân gầm thét, khuôn mặt hắn ta bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, thân thể dần tràn ra hận ý ngập trời.

Luồng hận ý này trở nên càng ngày càng kinh khủng, dân tràn ngập toàn bộ phía trên nhà bằng đất.

Bị luồng hận ý này lây nhiễm, quanh người Phó Huyền Tự khác, Bùi Lăng khác cũng bắt đầu sinh sôi ra hận ý hùng hậu.

Vô số hận ý bốc hơi, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất.

Lúc này, bọn họ rối rít mở miệng, tức giận chất vấn: "Bùi thánh tử, vì sao ra tay với hóa thân của ta?"

"Không! Đó là hóa thân của ta!"

"Ta mới là bản thể của hóa thân!"

"Chúng ta đều là vậy!"

"Ta mới là Bùi Lăng, ngươi là giả!"

"Không sai, ngươi là giả, chúng ta mới là thật! !"

Ngọn đèn trên bàn thờ càng ngày càng yếu ớt, dường như sắp hao hết dầu thắp, trong phòng rõ ràng tối xuống, cái bóng kỳ quái trên tường dần đứng im như là yêu quỷ đã chọn tốt mục tiêu, bắt đầu vận sức chờ phát động trước khi đi săn.

Vẻ mặt tất cả Phó Huyền Tự và Bùi Lăng càng ngày càng không thích hợp, bọn họ nhìn trừng trừng Bùi Lăng, ánh mắt oán độc mà âm u lạnh lẽo.

Âm khí dày đặc lặng yên tản ra, nhiệt độ trong toàn bộ nhà bằng đất giảm xuống, trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, lại có xu thế hà hơi thành băng.

Trong lòng Bùi Lăng cảnh giác tới cực điểm, nhưng hiện tại thân thể hắn bị hệ thống điều khiển lại điềm nhiên như không có việc gì, lập tức duỗi ra năm ngón tay, chế trụ miệng vết thương trên cổ thân thể không đầu, bắt đầu vận chuyển pháp lực, trắng trợn hấp thu lực lượng trong cơ thể nó.

Chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy trong cơ thể mình dần nhiều hơn một luồng lực lượng kỳ dị không thể dùng ngôn ngữ hình dung, không thể dùng tư duy nắm lấy. Cái này rất giống lực lượng pháp tắc mà hệ thống đưa tặng cho hắn khi tu luyện [Sinh Tử Hiến Lệnh] ở Độ Ách uyên vào lần trước!

Chỉ là so với lực lượng pháp tắc của Độ Ách uyên, hiện tại luồng lực lượng thần bí khó lường này âm u lạnh lẽo nghiêm nghị như một con rắn khéo léo ẩn nấp, lặng yên không một tiếng động đi khắp cơ thể của hắn.

Hóa thân Phó Huyền Tự bị chém đầu dần xẹp xuống.

Trong phòng lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Ngay sau đó, tất cả Phó Huyền Tự và Bùi Lăng nhìn qua Bùi Lăng đều thể hiện ra vẻ vô cùng căm hận.

Gần như tất cả thần niệm đều khóa chặt Bùi Lăng.

Ngọn đèn như đậu có thể dập tắt bất kỳ lúc nào, trong cả căn phòng tràn đầy bóng dáng âm u dày đặc, dường như vô số yêu ma quỷ quái đã lặng yên vây quanh Bùi Lăng từng tầng.

Khí tức rét lạnh hoành hành ngang ngược, cuối cùng áo tơi, mũ rộng vành trên vách tường đều nhiễm lên một chút sương tuyết.

Trên mặt Bùi Lăng không có chút rung động nào, kết động từng pháp quyết.

Lúc này, lòng đất dần tiêu tán ra hắc khí, [Minh Thiên Chỉ Vụ] bắt đầu tràn ngập.

Tất cả Phó Huyền Tự đều lấy ra mộc như ý, khí tức quanh người bốc lên, sát ý dần lên; tất cả Bùi Lăng cũng rút ra Cửu Phách Đao ở sau lưng, huyết sát chi khí mãnh liệt xen lẫn khí tức bạo ngược như sóng dữ.

Thấy tất cả quỷ vật sắp ra tay, trong lòng Bùi Lăng lập tức cảm thấy nặng nề, hắn vốn tưởng lần này hấp thu lực lượng pháp tắc, hệ thống sẽ trực tiếp lặng yên không tiếng động tiến hành như lần trước ở Độ Ách uyên, nhiều nhất chỉ cưỡng ép điều khiển hóa thân Mạc Lễ Lan tới.

Chương 1597: Giả và thật (2)

Nhưng không ngờ lần này hệ thống căn bản không có ý gọi hóa thân Mạc Lễ Lan đến, mà trực tiếp ra tay với quỷ vật xung quanh!

Lần này không ổn...

Nhưng đúng lúc này, một bóng núi xanh lồng lộng đột nhiên hiện ra giữa trời, đập xuống tất cả Phó Huyền Tự và Bùi Lăng trong phòng!

Oanh! !!

Từng bóng núi hiện ra, từng đạo đao khí huyết sắc chém ra, thuật pháp và ánh đao trùng điệp nở rộ, trong nháy mắt đã đánh bóng núi vỡ nát.

Tất cả Phó Huyền Tự và Bùi Lăng đều nhìn về phía một vị Phó Huyền Tự đứng cách Bùi Lăng không xa.

Lúc này, bên tai Bùi Lăng vang lên truyền âm: "Bùi thánh tử, ta kéo dài cho ngươi!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng hơi động, là Phó Huyền Tự thật sự ra tay.

Chỉ có điều, lấy thực lực của đối phương, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu!

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay sau đó, vô số bóng núi đột nhiên hiện ra, trùng điệp như ngàn vạn dãy núi gào thét mà tới, đao khí huyết sắc gào thét như rồng, dày đặc như mưa lần lượt rơi xuống Phó Huyền Tự và Bùi Lăng.

Phó Huyền Tự không do dự chút nào, lúc này lấy ra một bức tranh ném lên không trung một cái.

Bức tranh nhanh chóng mở ra, để lộ ra núi non trùng điệp, sơn hà nguy nga, mây khói mờ mịt, chín ngọn núi to lớn đứng trước mắt bị vô số núi non hiểm trở, dòng nước xanh biếc chen chúc.

Non sông hùng tráng bay ra từ trong bức tranh, đón lấy tất cả công kích.

rầm rầm rầm! !

Lực trùng kích hùng hậu tản ra, huyết sát chỉ khí cuồn cuộn như thực chất, cả căn phòng như gió lốc nổi trên đất bằng, tiếng gió mãnh liệt gào thét ra bốn phương tám hướng, lúc xuyên qua từng món dụng cụ, từng loại vật phẩm, lôi ra tiếng tru lên thê lương bén nhọn.

Giống như yêu quỷ kêu to.

Nhà bằng đất trông thường thường không có gì lạ, nhưng bây giờ bị thuật pháp thật lớn xung kích, đao khí hoành hành ngang ngược, lại chưa thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó.

Bốn vách tường đất còn không rơi xuống chút bụi mù nào, rất nhiều dụng cụ nhà nông treo trên vách tường cũng không bị phá hỏng chút nào.

Phó Huyền Tự đang muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn, bảy tám tên Bùi Lăng biến mất tại chỗ như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn ta, đây là [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] của Trọng Minh tông!

Những Bùi Lăng này đồng thời ra tay, Cửu Phách Đao khí thế hùng hậu mang theo sát ý vô tận, cùng chém về phía Phó Huyền Tự!

Phó Huyền Tự thay đổi sắc mặt, đây đều là quỷ vật giả trang Bùi Lăng, mặc dù chưa tới trình độ vạn kiếp Hóa Thần, ma đao trong tay cũng chỉ là đồ trang trí, nhưng tu vi Hóa Thần hậu kỳ lại giống với Bùi Lăng thật.

Hiện tại nhiều Bùi Lăng ra tay như thế, hơi không cẩn thận là thân tử đạo tiêu!

Nghĩ tới đây, hắn ta đang muốn liều mạng một lần, một bộ hóa thân đột nhiên xông ra từ bên cạnh, lao thẳng tới mấy tên Bùi Lăng kia.

Lúc hóa thân lao ra khí tức liên tục tăng lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bành trướng.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, hóa thân ầm vang tự bạo!

Vô số huyết nhục bay lả tả, ầm vang vẩy xuống.

Lấy Bùi Lăng và Phó Huyền Tự thật làm trung tâm, Bùi Lăng và Phó Huyền Tự khác bị nổ bay ra ngoài toàn bộ!

Huyết vũ bay lả tả được một nửa đã quay về ban đầu, lại chuyển thành giọt nước màu xanh lá mùi cỏ cây thơm ngát.

Những giọt nước này óng ánh trơn bóng, như châu như ngọc, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng thấm vào lòng đất, thúc đẩy sinh trưởng ra một bụi linh thực xanh biếc.

Dáng vẻ linh thực như cỏ cây thường gặp trong núi, cành lá như phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh, vây quanh mấy nhành hoa ở trung tâm, lộ ra nụ hoa khoảng hạt gạo, đồ cam vàng lục lam chàm tím, màu sắc tươi đẹp, mượt mà tròn vo.

Một mùi hương nhẹ nhàng thấm vào lòng người lặng yên tản ra, làm tâm thần người ta thanh thản, trong chốc lát lại xua tan âm khí và bóng tối trong phòng một lát ngắn ngủi.

Chỉ là, mặc dù những Bùi Lăng và Phó Huyền Tự kia đều không phải chân thân, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, hóa thân Nguyên Anh kỳ tự bạo, ngoại trừ nổ ra một vài thương thế không lớn không nhỏ, không có bất kỳ một người nào bỏ mình.

Chỉ một lát sau, tất cả Bùi Lăng và Phó Huyền Tự lại đứng lên, vết thương trên người bọn họ cũng đang lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, không có một chút huyết dịch nào chảy ra.

Thấy vì cứu mình, hóa thân thật sự đã tự bạo, Phó Huyền Tự hít sâu một hơi, mộc như ý trong tay chậm rãi bay lên.

Bùi Lăng và Phó Huyền Tự xung quanh lại ra tay, bóng núi trùng điệp, đao khí phần phật ầm vang mà ra, vô số công kích như sóng to gió lớn bành trướng mãnh liệt, như muốn nuốt hết Phó Huyền Tự và Bùi Lăng!

Nhìn qua cảnh tượng như ngày tận thế này, Phó Huyền Tự lập tức đánh ra pháp quyết, mộc như ý treo cao trên đỉnh đầu phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt...

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, vừa vặn hoàn thành pháp quyết cuối cùng của [Minh Thiên Đại Mộng] !

Trong sương trắng.

"Tí tách, tí tách, tí tách..."

Giọt nước ngưng kết từ âm khí không ngừng nhỏ xuống, ngoại trừ cái đó ra hoàn toàn tĩnh mịch.

Ninh Vô Dạ và Chung Quy Việt Cức chậm rãi bước đi.

Chương 1598: Bến tàu

Xung quanh bọn họ có nhiều đám linh hỏa màu đỏ lơ lửng vờn quanh, những linh hỏa này màu sắc tươi đẹp, lại chỉ có thể soi sáng một tấc vuông, bên ngoài hai bước lại không có cảm giác.

Hiện tại tất cả ngọn lửa đột nhiên đều chạy ra sau lưng hai người.

Hai người lập tức che giấu tất cả khí tức, trốn về phía sau.

Trong giây lát, trong sương trắng phía trước truyền ra tiếng bước chân nặng nề, có một hình dáng khổng lồ tập tễnh đi qua.

Quỷ vật kia có hình dạng cao lớn như một gò núi nhỏ, trông nó kỳ quái như vật không phải vật, như dị tộc không phải dị tộc...

Âm khí hùng hậu nhanh chóng ăn mòn bốn phương tám hướng theo bước đi của quỷ vật này.

"Răng rắc"... "Răng rắc"...

Theo tiếng vỡ vụn trong trẻo, miếng băng mỏng lan tràn ra cả một đường.

Tiếng giọt nước âm khí nhỏ xuống lập tức biến mất, trong nháy mắt lại bị đông cứng ở đầu cành.

Cảm nhận được quỷ vật có khí tức Phản Hư kỳ, vẻ mặt hai người đều nghiêm nghị, nín thở tập trung giấu kín ở chỗ tối, không nhúc nhích chờ đợi.

Một hồi lâu sau, quỷ vật đi xa, bóng dáng hoàn toàn biến mất ở trong sương mù, hai người mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Với thực lực hiện tại của bọn họ dù thế nào cũng không thể đối phó quỷ vật Phản Hư kỳ.

Hơn nữa nơi này là U Tố mộ.

Một khi bị loại quỷ vật này phát hiện, bọn họ sẽ không có chỗ chạy trốn!

Linh hỏa lại kiểm tra xung quanh một lượt, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm, lúc này hai người mới tiếp tục tiến lên.

Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Mạc tiền bối cho [Cấm Tức Quyết] thật sự lợi hại. Tu vi chúng ta mới vào Hóa Thần, triển khai phép thuật này ở nơi vạn quỷ nghi lại như U Tố mộ, cũng không để quỷ vật Phản Hư kỳ phát hiện."

Vừa rồi bọn họ cùng nhau đi tới, đã gặp rất nhiều quỷ vật.

Nhưng lấy thuật bí truyền [Dân Tâm Sở Hướng] của Chung Quỳ thị cảm giác, lại có thể sớm phát hiện quỷ vật tới gần, quỷ vật này lại không thể phát hiện bọn họ.

Lấy dân vọng vô hình vô chất dưới sự quản lí của hoàng triều luyện chế thành linh hỏa [Dân Tâm Sở Hướng] màu đỏ, mặc dù có thể cảm nhận tất cả sự vật tai ương yêu quỷ chướng lệ đủ loại mà phàm nhân không muốn đối mặt, nhưng nếu không có môn [Cấm Tức Quyết] này, chỉ sợ hai người đã sớm chết không biết bao nhiều lần!

Nghe vậy, Ninh Vô Dạ truyền âm nói: "Nàng là ý chí đọa tiên, có thủ đoạn đặc biệt cũng không kỳ quái. Cũng không biết Bùi Lăng làm thế nào để đưa sợi ý chí đọa tiên này ra khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Có lẽ điều này có liên quan đến lúc trước hắn vạn kiếp Hóa Thần, nhưng mặc kệ như thế nào, [Cấm Tức Quyết] có thể có hiệu quả như thế, cũng không phải chuyện xấu với chúng ta"

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, trong lòng vẫn hơi nặng nề.

Tuy [Cấm Tức Quyết] dùng tốt, nhưng ở nơi nguy hiểm như U Tố mộ, thực lực tu vi hiện tại của bọn họ đều thiếu rất nhiều, cũng không biết lần này có thể có mấy người còn sống trở về...

Ngay lúc này, sương mù xung quanh bọn họ đột nhiên bắt đầu nhạt dần.

Vốn sương trắng sền sệt như thực chất, dần mỏng nhẹ như giao tiêu, nhanh chóng mỏng manh.

Nhìn pháp tắc chi địa càng ngày càng gần ở trên la bàn, hai người lập tức tập trung ý chí, lúc cất bước cũng trở nên càng cẩn thận e dè hơn.

Chẳng mấy chốc, trước mắt rộng mở trong sáng lại là một mảnh đại dương mênh mông vô bởi!

Chỉ có điều, hiển nhiên nơi đây là chỗ sâu trong biển, mặt biển cuồn cuộn lại không phải màu xanh thẳm trước kia, thậm chí không phải xanh xám khi trời đầy mây, mà là màu mực quỷ quyệt.

Lúc này trên biển rất bình tĩnh, trong màu mực thỉnh thoảng lấp lóe sóng ánh sáng lăn tăn.

"Soạt; "soạt; "soạt"..

Mẹ con sóng một cơn nối tiếp một cơn, đập vào đá ngầm bên bờ.

Đá ngầm thủng trăm ngàn lỗ, trong vô số cái hố có to có nhỏ nhỏ, cát sỏi và đá cuội bị cọ rửa lặp đi lặp lại đến mức vô cùng sạch sẽ, chỉ có điều bên trong lại không có sự tồn tại của bất kỳ sinh linh gì.

Trên đá ngầm có một tòa bến tàu làm bằng gỗ, mấy cái cột cờ cao lớn đứng sừng sững dọc theo bờ biển, bên trên treo từng chiếc đèn lồng gió, lúc này bên trong đều đốt ánh lửa, ngọn lửa kia trắng bợt âm u lạnh lẽo, theo gió biển thổi qua lại tùy ý lơ lửng, không hề có ý dập tắt.

Cầu tàu thật dần vẫn chạy thẳng vào trong biển.

Bến tàu đã rất cổ xưa, rất nhiều nơi đều có vết bánh xe nặng nề ép qua, giăng khắp nơi lau khó khăn đi, lan can, nền đá, bậc thang... Những nơi khác đều có hoa văn phức tạp, hơi phân biệt có thể nhận ra là hoa văn cát tường như ý như ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hoà, mỗi năm có thừa, gia súc thịnh vượng, hàng năm thái bình đủ loại.

Dường như từng có lúc cực kỳ náo nhiệt phồn hoa.

Chỉ có điều, hiện tại bị cả gió biển và nước biển ăn mòn, màu núi đã sớm pha tạp, rất nhiều nơi cũng đã hư thối, tản ra mùi hôi tanh mặn mòi, có vẻ cực kỳ cổ xưa rách nát.

Lúc này, trên mặt biển xa xa đang có một chiếc thuyền đánh cá cổ xưa, cánh buồm phình lên theo gió vượt sóng, nhanh chóng lái đến bến tàu.

Chương 1599: Chắc chắn Bùi Lăng đã đến chỗ sâu nhất! (1)

Trà lâu.

Sương trắng bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh đã tạm thời ngừng lại, chỉ như mây khói tuỳ tiện bay qua.

Trong hành lang, Mạc Lễ Lan nhẹ vung váy dài, cửa gỗ ầm ầm đóng lại.

Hai tên đạo lữ của Bùi tiên hữu cũng đã rời khỏi trà lâu.

Mạc Lễ Lan tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Sương trắng hoành hành ngang ngược, âm khí lạnh thấu xương.

Cây khô có gần có xa đứng sừng sững ở trên đất hoang vu, hình thù kỳ quái, từng cây như quỷ, cuồng loạn mở rộng thân cành vặn vẹo.

Tiếng giọt nước lạnh băng nhỏ xuống không nhanh không chậm, trong sương mù như có thứ gì đang tới gần từng chút một.

Hai nữ tử đang chậm rãi bước đi trong sương mù.

Một người váy đen như đêm, ngọc mềm tiêu nhu, bên hông treo một chuỗi linh đang độc lâu, lúc cất bước mép váy nhẹ bay lên, không hề nghe thấy tiếng chuông; một người hoa y mỹ phục, xinh đẹp không gì sánh được, châu vây thúy quấn, cầm ô lụa trong tay.

Chính là Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa.

Bọn họ vừa rời khỏi trà lâu, lập tức vận chuyển [Cấm Tức Quyết] khóa toàn bộ sinh cơ vào trong cơ thể.

Cho dù như thế, âm khí xung quanh vẫn mãnh liệt như nước thủy triều, không ngừng ăn mòn nhục thân hai người, Yến Minh Họa vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lệ Liệp Nguyệt tu luyện công pháp hồn đạo, không quá bài xích với ầm khí kia, nhưng tu vi chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ cũng không cảm thấy dễ chịu.

Hai người sóng vai bước đi, giữ một khoảng cách đủ để nhìn thấy nhau nhưng cũng không quá thân thiết.

Lúc này, Yến Minh Họa lấy ra một cái la bàn kiểu dáng cổ xưa, điêu khắc hoa cỏ bốn mùa, đánh ra pháp quyết, lập tức hiện ra toàn bộ vị trí pháp tắc chi địa mà Mạc Lễ Lan đã nói trước đó.

Nàng không nhìn Lệ Liệp Nguyệt, chỉ truyền âm nói: "Mục đích Phó sư huynh và Bùi đạo hữu rời khỏi trà lâu, là vì tìm kiếm lực lượng pháp tắc cho ý chí đọa tiên"

"Hiện tại là ngày đầu tiên, chắc chắn hai người bọn họ sẽ lấy dò đường làm chủ, chắc hẳn sẽ không đi đến nơi quá xa."

"Càng không đi đến chỗ sâu trong U Tố mộ"

"Cho nên, chắc hiện tại bọn họ đang ở pháp tắc chi địa phía nam.

"Đi về phía nam đi"

Nói đến đây, Yến Minh Họa mới quay đầu nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt.

Vừa rồi nàng và Lệ yêu nữ bàn luận về Bùi Lăng chưa tranh ra kết quả gì, ý chí đọa tiên đã chê các nàng nói nhảm quá nhiều, trực tiếp cho bọn họ mỗi người một môn thuật pháp, sau đó cưỡng ép na di các nàng ra khỏi trà lâu.

Hiện tại, nàng muốn tìm Phó sư huynh và Bùi Lăng, Lệ yêu nữ cũng giống như vậy.

Hai người đi cùng đường.

Mặc dù chính ma có khác, nhưng ở nơi nguy hiểm vạn quỷ nghi lại như U Tố mộ, lấy tu vi của các nàng nếu hành động một mình thật sự quá nguy hiểm. Bây giờ sự việc cấp bách, lại ngầm hiểu lẫn nhau kết bạn mà đi, cũng như Bùi Lăng trước đó vậy.

Lệ Liệp Nguyệt không thèm nhìn la bàn trong tay Yến Minh Họa, lấy ra một đoạn xương ngón tay từ trong túi trữ vật của mình, nó có màu sắc trắng đục, đầu ngón tay mơ hồ lấp lóe một tia sáng tím.

Theo nàng bấm pháp quyết, xương ngón tay lơ lửng giữa không trung, lấy tia sáng tím yếu ớt làm trung tâm, trong hư không hiện ra ký tự như ngưng tụ từ máu tươi, chỉ thị phương vị. Chẳng mấy chốc, pháp tắc chi địa lấy từng độc lâu lớn khoảng móng tay xuất hiện ở trong tia sáng tím.

Nghe lời nói của Yến Minh Họa, nàng lại lạnh nhạt lắc đầu, sau đó nói: "Bùi sư đệ khác với Phó Huyền Tự! Lần này mục đích hắn rời khỏi trà lâu không phải vì tìm kiếm lực lượng pháp tắc gì đó giúp ý chí đọa tiên, mà vì cơ duyên đại đạo Phản Hư!"

"Khác với đám người ngụy đạo ra vẻ đạo mạo các ngươi, Bùi sư đệ có thể có được thành tựu hôm nay, đều là từng bước một giết ra từ núi thây biển máu."

"Người bình thường e ngại nguy hiểm không tiến lên, chưa chắc không phải cơ duyên mà Bùi sư đệ cầu còn không được."

"Tuy bên ngoài U Tố mộ càng an toàn hơn, nhưng khả năng xuất hiện cơ duyên cũng càng nhỏ hơn."

"Lấy tính cách của Bùi sư đệ, chắc chắn sẽ lựa chọn chỗ sâu trong U Tố mộ, giành lấy tung tích cơ duyên chân chính!"

Nói đến đây, nàng ngước mắt nhìn Yến Minh Họa, bắt đầu từ vừa rồi không biết đầu óc Thiên Cơ Tố Chân Thiên này xảy ra vấn đề gì, thái độ với Bùi sư đệ đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ...

Nếu không phải biết Bùi sư đệ và Yến Minh Họa này cũng chưa gặp mặt được mấy lần, cộng thêm thái độ lúc đầu của Yến Minh Họa với Bùi sư đệ, nàng thật sự cho rằng đối phương đã xảy ra chuyện gì đó với Bùi sư đệ!

Thế nhưng, bây giờ không phải lúc truy cứu những điều này, nhanh chóng tìm Bùi sư đệ mới là quan trọng nhất!

Lúc này, Yến Minh Họa khẽ gật đầu.

Thời gian nàng và Bùi Lăng ở cạnh nhau chắc chắn không lâu bằng Lệ yêu nữ này.

Hiện tại đối phương đã nói chắc chắn như vậy, vậy khả năng Bùi Lăng đi đến chỗ sâu trong U Tố mộ thật sự rất lớn.

Thế là, nàng lập tức nói: "Tốt, vậy đi đến pháp tắc chi địa ở chỗ sâu trong U Tố mộ."

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu, lập tức thay đổi phương hướng, đi về phía một chỗ pháp tắc chi địa ở hướng bắc.

Yến Minh Họa cũng xoay người đi về phương hướng đó.

Chương 1600: Chắc chắn Bùi Lăng đã đến chỗ sâu nhất! (2)

Hai người sóng vai bước đi, vẫn duy trì một khoảng cách có thể nhìn thấy nhau như vừa rồi.

Bóng cây như yêu như quỷ ở xung quanh càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng bao phủ trong sương trắng hoàn toàn đậm đặc.

Mặt đất dưới chân dân bắt đầu mềm xốp như dày đặc cỏ xỉ rêu, lại như đầm lầy hư thối đã lâu, nhàn nhạt tản ra mùi tanh hôi.

Hồ nước khô cạn, cây già chết héo, màu đỏ thắm như máu nhiễm vào bùn đất, âm khí càng ngày càng dày đặc, màu sắc sương tuyết dần xuất hiện màu xám đen, dần lan tràn ra phương xa...

Nhà bằng đất.

Ngọn đèn thiêu đốt dữ dội, dường như hồi quang phản chiếu thời khắc cuối cùng.

Trái cây trên bàn thờ đã chuyển thành màu đen nhánh, hoàn toàn hư thối.

Đao khí huyết sắc giăng khắp nơi như sông lớn chảy xiết, lại như dòng sông chảy ngược; bóng núi trùng điệp nguy nga hùng tráng, khí thế hùng hồn kinh khủng như đại kiếp trước mắt, gầm thét đánh về phía Phó Huyền Tự và Bùi Lăng!

Mộc như ý lơ lửng giữa không trung, đối mặt với đao khí và bóng núi khó mà tính toán, lại nhỏ bé như một hạt gạo, nhưng lúc này quanh người nó sáng lên tia sáng trong trẻo mịt mờ, theo tia sáng trong trẻo nhanh chóng cường thịnh, chất gỗ chuyển thành ngọc xanh, màu sắc óng ánh trơn bóng, sáng trong như vầng trăng cô độc, rõ ràng như ánh sáng, gần như trong khoảnh khắc ánh sáng trong trẻo đã chiếu khắp toàn bộ nhà bằng đất như mặt trời mới lên!

Ánh sáng của nó đạt tới cực hạn!

Cũng ngay lúc này, mộc như ý ầm vang nổ tung.

Oanh! !!

Ánh sáng xanh ngọc gào thét lao tới bốn phương tám hướng, tất cả đao khí, bóng núi đều bị ngăn lại giữa không trung, không thể rơi xuống.

Hai tay Phó Huyền Tự bấm pháp quyết, đang muốn tiếp tục thi triển thuật pháp át chủ bài, một Bùi Lăng đột nhiên vọt lên, độn pháp [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chiêu bài của Trọng Minh tông!

Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở bên cạnh Phó Huyền Tự, không hề do dự nào, xoạt!

Cửu Phách Đao phát ra một tiếng rít, chém vào đỉnh đầu Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự thay đổi sắc mặt, lập tức không rảnh thi triển thuật pháp, vội vàng bỏ chạy sang bên cạnh.

Oanh! !!

Lưỡi đao rét lạnh sượt qua góc áo chém xuống mặt đất, vào thời khắc mấu chốt Phó Huyền Tự lại mạo hiểm tránh khỏi một đao kia.

Nhưng không đợi thân thể hắn ta đứng vững, một bóng núi cao ngất lặng yên không tiếng động đánh tới, đột nhiên đụng phải sau lưng hắn ta.

Ẩm!

Phó Huyền Tự lập tức bị đâm đến bay thẳng ra ngoài, chưa rơi xuống đất, trong miệng đã tuôn ra máu tươi, ngã trên mặt đất vùng vẫy hai lần, trong chốc lát càng không thể đứng lên.

Sắc mặt hắn ta trắng bệch, khí tức hỗn loạn.

Tất cả Phó Huyền Tự và Bùi Lăng đều vây quanh, quang người bọn họ có âm khí và hận ý hùng hậu nồng đậm xen lẫn vào nhau đã thành thực chất mấy phần, ánh mắt oán độc nhìn về phía Phó Huyền Tự.

"Đây là hàng giả! Hắn cũng dám ra tay, nhất định là muốn giết người diệt khẩu!"

"Không sai! Tên hàng nhái này đã bị đánh bại, ta mới thật sự là bản thể!"

"Chúng ta đều là vậy!"

"Các ngươi đều là giả, ta mới là bản thể, chỉ có một bản thể thật, chính là ta!"

"Ta là hóa thân thật!"

"Ta mới là hóa thân thật!"

"Tất cả các ngươi đều là giả! Chỉ có một người thật, là ta!"

"Không, là ta!"

"Đều không phải! Ta là thật! Chỉ có ta! !"

Ánh mắt những Phó Huyền Tự và Bùi Lăng này căm hận, khuôn mặt vặn vẹo gào thét, vẻ mặt điên cuồng lại không tiếp tục ra tay nữa.

Xoạt xoạt xoạt...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Sau một tràng tiếng động dữ dội, trận chiến bên Bùi Lăng cũng đã kết thúc.

"Cuối cùng hàng giả này không động đậy được nữa!"

"Giả chỉ là giả! Ta mới là Bùi Lăng thật!"

"Ta là Bùi Lăng, các ngươi đều là giả!"

"Chúng ta đều là Bùi Lăng, ngươi mới là giả!"

"Không, chỉ có một Bùi Lăng, chính là ta!"

"Các ngươi đều không phải! Các ngươi đều là giả, ta là Bùi Lăng!"

Tất cả Phó Huyền Tự và Bùi Lăng cũng bắt đầu cãi lộn, ngọn đèn trên bàn thờ đã bắt đầu tối đi, dần đến hướng dập tắt.

Phó Huyền Tự không ngừng ho khan, khí tức nhanh chóng suy yếu, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống từ trong thất khiếu.

Bắt đầu từ Triệt Châu, Bùi Lăng này đã thi triển phong thái vạn kiếp Hóa Thần, một người một đao mở ra con đường máu, giết ra vòng vây dị tộc điên dại trùng điệp, lại trảm hóa thân Tô Ly Kinh phá vỡ tình hình, dẫn theo bọn họ cùng truyền tống đến Vạn Hủy hải...

Nguy hiểm đèn lồng da người sau đó cũng là vị Thánh Tử Ma môn này kịp thời ra tay, mới giúp hắn ta trở về từ cõi chết.

Lúc ý chí đọa tiên cần lực lượng pháp tắc, đối phương càng một ngựa đi đầu, cùng hắn ta bước vào nơi bốn bề nguy hiểm, quỷ quyệt vạn phần này...

Có lẽ ở Ma môn, Bùi Lăng này đúng là ma đầu việc ác bất tận, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm thực sự, đối phương lại là một minh hữu đáng tin có thể hoàn toàn gửi gắm sau lưng.

Hiện tại hai người lại kể vai chiến đấu, không cần nhiều lời, phối hợp ăn ý, đáng tiếc thực lực của mình không đủ, không thể tranh thủ đủ thời gian cho đối phương...

Nghĩ tới đây, trong mắt Phó Huyền Tự lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên dùng hết sức lực hô: "Bùi thánh tử, ngươi còn có thể hành động không?"

Chương 1601: Vừa làm xong

Ngay sau đó, giọng Bùi Lăng vang lên từ một bên khác trong nhà bằng đất: "Có thể!"

Phó Huyền Tự hít sâu một hơi, lại nói: "Ta còn có một chiêu cuối cùng, nếu Bùi thánh tử có thể chạy đi, kính xin Thánh Tử cũng che chở các sư đệ sư muội của ta vào thời khắc mấu chốt!"

Nói xong, hắn ta không chờ Bùi Lăng trả lời, khí tức quanh người nhanh chóng tăng vọt, rõ ràng đang chuẩn bị tự bạo!

Nhưng đúng lúc này.

"Kẹt kẹt."

Cửa gỗ đơn sơ lại mở ra.

Nhưng lần này lại không có bất kỳ người nào đi vào.

Trong cửa chớp mắt gỗ mở ra, tất cả Bùi Lăng và Phó Huyền Tự trong nhà bằng đất, dù thật hay giả đều lập tức mất đi pháp lực và quyền khống chế thân thể.

Phó Huyền Tự giật mình, vừa bắt đầu tự bạo đã bị cắt ngang.

Ngay sau đó, một bàn tay cực kỳ lớn duỗi vào, đầu tiên là gỡ xuống dây gai chưa hoàn thành treo trên vách tường, sau đó bắt từng Phó Huyền Tự ra ngoài, lần lượt chọc thủng cái cổ, xuyên qua dây gai, thắt nút, treo lên... Phó Huyền Tự thật cũng ở trong đó!

Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ này lại bắt tất cả Bùi Lăng trong nhà bằng đất, cầm dây gai còn lại cũng dùng cách giống thế xuyên qua tất cả Bùi Lăng.

Làm xong tất cả, chủ nhân bàn tay khổng lồ mang theo hai chuỗi Phó Huyền Tự và Bùi Lăng còn đang giãy dụa, lập tức đứng dậy.

Không biết ngọn đèn trên bàn thờ đã bị rót vào dầu thắp mới từ lúc nào, lại cháy hừng hực.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt chủ nhân bàn tay khổng lồ, là một Phó Huyền Tự vô cùng to lớn!

Phó Huyền Tự xoay người, ánh lửa soi sáng ra từ sau lưng của hắn ta, lôi ra một cái bóng cao dày đặc, đan xen với hình dáng đồ vật xung quanh.

Cái bàn thô ráp đặt ra trên bùn đất vuông vức không nhiễm trần thế, tường đất treo mũ rộng vành, áo tơi, giày cỏ đủ loại nông cụ, ở sau cửa còn đặt một vài cái sọt. Dưới xà ngang treo mấy cái giỏ trúc, bên trong căng phồng như chứa đồ vật gì đó.

Bên trái căn phòng lộ ra nửa cái lò đất, một cái vạc nước; sau khung cửa bên tay phải mơ hồ có cái màn màu xám trắng buông xuống, góc màn có màu sắc âm u lạnh lẽo, một mặt kính phủ đầy bụi, khung kính cũ kỹ như đã trải qua vô số năm tháng, mặt kính vẫn ánh lên tia sáng như tuyết.

Phó Huyền Tự đứng chính giữa nhà bằng đất, ước lượng hai chuỗi con rối trong tay, lúc này mới đi ra ngoài phòng.

Theo bước đi của hắn ta, hai chuỗi con rối bắt đầu nhanh chóng khô quắt.

Đến ngoài phòng, hai chuỗi con rối ban đầu đã hóa thành hai chuỗi quả ớt phơi khô không còn chút lượng nước nào, màu sắc tươi đẹp ướt át.

Dưới mái hiên cỏ tranh đã treo mấy xâu quả ớt, quả cà, tỏi đủ loại. Màu đỏ tươi, màu đỏ tím, trắng đục... Ba màu rủ xuống bên cạnh tường đất, thoạt nhìn như một bức tranh rất có hơi thở nhà nông, tràn ngập vui mừng và an bình khi bội thu.

Phó Huyền Tự giơ cánh tay lên, treo hai chuỗi quả ớt mới này ở bên cạnh những chuỗi quả ớt cũ.

Lúc này, trong sương trắng xa xa xuất hiện một bóng dáng khôi ngô.

Chẳng mấy chốc, một tên võ phu cầm đồ đao hùng tráng trong tay đi ra từ trong sương trắng, sắc mặt hắn ta xanh đen, trong mắt âm u nặng nề, âm khí nồng đậm quấn lấy quanh người hắn ta, những nơi đi qua sương tuyết màu xám đen lập tức ngưng kết.

Bước chân quỷ vật nặng nề giẫm qua từng đoàn gai đâm, đi thẳng về phía nhà bằng đất.

Phó Huyền Tự không nhúc nhích đứng ở dưới mái hiên cỏ tranh, chờ sau khi đối phương tới gần, mới khàn giọng hỏi: "Đồ vật vừa làm xong, muốn mấy xâu?"

Võ phu quỷ vật kia chỉ vào hai chuỗi quả ớt mà Phó Huyền Tự vừa treo lên, giọng điệu lơ lửng nói: "Lấy hai chuỗi này đi, trông rất ngon miệng!"

Phó Huyền Tự nhẹ gật đầu, sau đó gỡ xuống này hai chuỗi quả ớt này, đưa tới.

Võ phu quỷ vật không kịp chờ đợi, sau khi nhận lấy lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu, răng nanh trong mồm rét lạnh, cắn xuống một cái.

Máu tươi ào ạt lập tức chảy xuôi ra...

Bờ biển.

Bến tàu.

Mặt biển vốn bình tĩnh, đột nhiên từng cơn gió mạnh nổi lên khắp nơi.

Cơn gió âm u lạnh lẽo như lưỡi đao róc thịt thổi qua bốn phương tám hướng, nước biển màu đen như mực cuộn trào lăn lộn.

Trong sóng to gió lớn, thuyền đánh cá đột nhiên bị ném lên đỉnh sóng, đột nhiên bị đánh vào đáy nước, vô cùng nguy hiểm, cực kỳ chật vật tiếp tục lái về phía bến tàu.

Thấy thuyền đánh cá càng ngày càng gần, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức lùi về phía sau.

Chẳng mấy chốc, thuyền đánh cá lập tức đỗ ở bên cạnh cầu tàu, cánh buồm chậm rãi hạ xuống.

Trên boong tàu xuất hiện một bóng người mập lùn.

Lại là một lão giả vô cùng già yếu, trên mặt có từng tầng nếp nhăn như trướng màn rủ xuống, gần như không thể thấy rõ đường nét khuôn mặt. Trong hốc mắt không có vật gì, lại trống rỗng đen kịt một màu.

Quanh người hắn ta dày đặc âm khí, mơ hồ ngưng tụ thành khí tức màu đen nhàn nhạt.

Lão giả trầm mặc buông mỏ neo thuyền xuống, nhảy lên cầu tàu, hơi tốn sức cột chắc dây thừng, ngay sau đó lại đi lên thuyền đánh cá, lôi kéo một cái lưới đánh cá to lớn, kéo lên trên cầu tàu.

Trong lưới đánh cá, từng cái vảy bạc, từng cái càng cua, trong lưới có đủ loại thuỷ sản, phần lớn đều là loài cá.

Chương 1602: Ngư dân

Két, két... Cầu tàu cổ xưa phát ra tiếng kẽo kẹt thê lương, lão giả đi lại nặng nề kéo lưới đánh cá đi về phía bến tàu.

Sau khi đi một đoạn đường, hắn ta đột nhiên buông lưới đánh cá xuống, chậm rãi khom lưng, bàn tay nắm thành nắm đấm chậm rãi đấm vào lưng eo, dường như chỉ là một lão giả nhà nghèo phàm tục bình thường, tuổi tác đã cao vẫn không được nghỉ ngơi, đành phải kéo thân thể sắp già tiếp tục lao động.

Trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, lão giả mới vịn eo đứng lên, lại kéo lưới đánh cá.

Nghỉ ngơi đủ hai lần, cuối cùng hắn ta đã kéo lưới đánh cá lên bờ, hắn ta khoanh chân ngồi xuống dưới cột cờ treo đèn lồng gió, mổ lưới đánh cá ra, sau khi xem xét một lượt, chẳng mấy chốc lấy ra một con cá vảy tỉnh mịn, người ngắn to mập.

Ngay sau đó, lão giả trở tay rút ra một con dao phay sáng như tuyết từ bên hông, bắt đầu giết cá.

Trước tiên hắn ta đặt cá ở trên ván gỗ trước mặt, sau đó lấy lưỡi đao đặt vào cái bụng mềm mại, chậm rãi cắt ra, lập tức nội tạng trộn lẫn máu tươi trào ra.

Ngay lúc này, cá đang bị giết đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, dường như lão giả đang giết không phải cá, mà là người sống!

Lão giả không quan tâm điều này, dường như căn bản không nghe thấy, tay nghề của hắn ta cực kỳ thành thạo lưu loát, chẳng mấy chốc đã cắt ra toàn bộ bụng cá, một phát kéo tất cả nội tạng ở bên trong ra, nhét toàn bộ vào trong miệng.

Lúc này tiếng cá kêu thảm thiết đạt đến cực hạn!

Két, két, két... Trên bến tàu yên tĩnh, tiếng nhấm nuốt rõ ràng lọt vào tai, vết máu đỏ tươi chảy xuôi theo khóe miệng lão giả, chảy qua từ tầng nếp nhăn đến dưới cằm, nhỏ xuống vạt áo trước.

Ngay sau đó, lão giả giơ dao phay lên, một phát chặt xuống đầu cá!

Chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai.

Chẳng mấy chốc, đầu cá cao thấp không đều bị chặt xuống, lão giả duỗi ra ngón tay màu đen xám dính đầy không biết là bùn đất hay cái gì khác, cứ thế khoét ra mắt cá còn sống, tiếng người sống kêu thảm đột nhiên cất cao một nấc, gào thét cuồng loạn, gần như có thể xé rách mây xanh.

Lão giả ném mắt cá vào trong miệng, két, két, két...

Vết máu và một chút loại thịt mơ hồ chảy ra từ khóe miệng của hắn ta, mùi máu tanh tản ra.

Không lâu sau, hắn ta nuốt mắt cá vào, giơ thân cá còn lại ở bên môi, bắt đầu gặm ăn từng miếng.

"A!"

Theo tiếng kêu thảm sợ hãi, dòng máu bay tứ tung, lão giả nhanh chóng nuốt ăn con cá này gần như không còn.

Sau đó hắn ta giơ dao phay, lại cầm ra một loại thuỷ sản vỏ cua từ trong lưới đánh cá.

Đông đông đông...

Lưỡi đao dày đặc rơi xuống, tấm ván gỗ cổ xưa như là thớt gỗ trong nhà bếp, lão giả ngồi xếp bằng dưới đất, cực kỳ thuần thục bóc tách thuỷ sản ở trên bến tàu chất gỗ, không ngừng ăn như chết đói trong tiếng kêu thảm của người sống.

Ngay sau đó, hắn ta lại chọn lựa một con cá chình biển...

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ núp trong bóng tối, yên lặng nhìn xem.

Lúc này sắc mặt hai người vô cùng nghiêm nghị, lão giả này là một quỷ vật Hóa Thần kỳ, dường như những thuỷ sản mà đối phương đang gặm ăn có chỗ nào đó không đúng.

Chỉ có điều, hiện tại bọn họ còn có việc chính, lại không rảnh quan tâm những thứ này...

"Không thấy bóng dáng Phó sư huynh" Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Có khả năng Phó sư huynh không ở nơi này."

Ninh Vô Dạ suy đoán nói: "Nơi này là ven biển, rất có thể nơi đây là biên giới U Tố mộ!"

Chung Quỳ Việt Cức nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu nơi này thật sự là biên giới U Tố mộ, vậy chúng ta có thể lập tức thử một chút, bây giờ có thể đi ra ngoài không,"

"Nếu có thể rời khỏi U Tố mộ từ chỗ này, không cần mạo hiểm đi tìm lực lượng pháp tắc nữa"

Ninh Vô Dạ truyền âm trả lời: "Không sai! Hai người chúng ta thử một chút, nếu có thể, lập tức trở về nói cho những người khác."

"Nếu không được, lại nghĩ cách khác."

Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Hiện tại còn không biết tình huống Phó sư huynh như thế nào, không thể lãng phí thời gian, thử ngay bây giờ."

Ninh Vô Dạ truyền âm nhắc nhở: "Trước tiên lách qua quỷ vật phía trước, bay ra U Tố mộ từ nơi khác!"

Nói đến đây, hai người lặng lẽ lui vào trong sương mù.

Sương trắng sền sệt lại bao vây bọn họ rắn chắc, cảnh vật trước mặt quay về mơ hồ.

Linh hỏa màu đỏ thắm yên tĩnh thiêu đốt, lơ lửng quanh quẩn, thỉnh thoảng chỉ một phương hướng nào đó, dẫn dắt bọn họ tránh né quỷ vật đi ngang qua.

Bọn họ lấy bến tàu vừa rồi làm trung tâm, sau khi lượn quanh một vòng tròn lớn, cẩn thận tiếp tục đi về phía bờ biển.

Chỉ có điều, lần này hai người đi con đường rất dài rất dài, lại chậm chạp không đến bờ biển, thậm chí không nhìn thấy một mảnh thuỷ vực.

Ngược lại đi vào một mảnh cây khô che trời.

Những cây gỗ khô này đều có xu thế đứng thẳng ngang mây, thân cây tiều tụy tráng kiện biến mất ở trong sương mù, ngửa đầu nhìn không thấy ngọn cây, tất cả cành cây đều mọc đầy bướu cây có to có nhỏ, vặn vẹo dữ tợn, tản ra âm khí và ác ý dày đặc, làm người ta rùng mình.

Thấy cảnh này, hai người vô thức nhận ra điều không đúng.

Chương 1603: Đại mộng (1)

Ninh Vô Dạ lập tức truyền âm nói: "Vừa rồi chúng ta nhìn thấy hải vực rất bao la! Với vị trí hiện tại, dù thế nào cũng đã đến mới đúng."

Chung Quỳ Việt Cức nhìn chằm chằm la bàn trước mặt, quan sát một lát khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Phương hướng không sai, nơi này thật sự đã đến bờ biển..."

Đang nói, linh hỏa màu đỏ thắm xung quanh đột nhiên nhảy một cái, tiếp theo lập tức chỉ về phương hướng lúc hai người đến.

Ninh Vô Dạ và Chung Quy Việt Cức lập tức cảnh giác, nhanh chóng thu hồi la bàn tránh sang bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, chỗ sâu trong rừng cây héo bị sương trắng bao phủ truyền ra một tràng tiếng bước chân rất nhỏ.

Axh HỆ An "Bộp" "bộp": "bộp'...

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng phương hướng tiếng động truyền tới vẫn không thấy hình dáng gì.

Cho đến khi tiếng bước chân sắp hoàn toàn đi ngang qua cách hai người không xa, hai người mới đột nhiên giật mình, ánh mắt lập tức từ giữa không trung về mặt đất.

Chỉ thấy trong sương mù, một đôi giày tơ nhẹ nhàng đi tới, trên mặt giày còn có một anh hài lớn khoảng quả cầu nhung, theo việc đi lại run lên lắc một cái.

Phía trên giày tơ không có vật gì.

Những nơi hắn ta đi qua, sương tuyết màu xám đen như thủy triều mãnh liệt ngưng kết.

Lại có tiếng động cuồn cuộn mơ hồ truyền đến, khí tức ngai ngái theo dòng máu vẩy xuống ven đường.

Một tiếng ca yếu ớt như có như không, lơ lửng truyền ra: "Cây trong Bình Dương huyện, cửu tố quảng lăng trần, bất ngờ Hà lang đến, Hoàng Tuyền gặp lại xuân"

"Bất ngờ Hà lang đến, Hoàng Tuyền gặp lại xuân..."

"Gặp lại... A... Xuân..."

Tiếng ca hát này như dây tóc bay phất phơ trong ngày xuân, lơ đãng rơi đầy trong lòng.

Chung Quy Việt Cức và Ninh Vô Dạ nghe vậy, sự cảnh giác vô thức tan thành mây khói, thay vào đó là cảm giác chua xót từ đáy lòng xông lên đầu.

Ngay lúc bọn họ hơi hoảng hốt, một khối ngọc bội bên hông Chung Quỳ Việt Cức im ắng vỡ vụn, ngọc thạch vốn óng ánh sáng long lanh, ôn nhuận hoàn mỹ lập tức phi hôi yên diệt.

Cùng lúc đó, một cảm giác mát lạnh bao phủ cả người hắn ta, trong khoảnh khắc xua tán đi cảm giác chua xót đột nhiên xuất hiện.

Bên tai Ninh Vô Dạ đột nhiên vang lên một tiếng trường kiếm về vỏ rào rào, cả người hắn ta lập tức chấn động, ngay sau đó kiếm ý quanh quẩn trong mắt, lập tức tỉnh táo lại.

Trên mặt hai người đồng thời lộ ra vẻ nghiêm nghị, quỷ vật này rất đặc biệt! Bọn họ thiếu chút nữa trúng chiêu!

Cũng may, hiệu quả [Cấm Tức Quyết] cực tốt, hai người lại là người thừa kế chín tông môn lớn, trên người có đủ loại át chủ bài và thủ đoạn phòng hộ mà sư trưởng của bọn họ ban cho, mặc dù suýt nữa trúng chiêu, cuối cùng không làm kinh động đến đối phương.

"Bộp l bộp" "bộp'...

Giày tơ chậm rãi đi xa.

Hai người kiên nhẫn chờ đợi từ một nơi bí mật gần đó, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy cũng không nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ca, bọn họ mới quay lại trên đường.

Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Phương hướng đã không có vấn đề, nơi đây vẫn là U Tố mộ... Vậy có khả năng, chỉ có chỗ pháp tắc chi địa vừa rồi mới có thể nhìn thấy biển!"

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, sau đó nói: "Vậy trở về nhìn xem!"

Nói xong, hai người dựa theo phương hướng do la bàn chỉ dẫn, bước đi về phía bến tàu vừa rồi.

Nhà bằng đất.

Ngọn đèn trên bàn thờ hơi lay động, dường như đang giãy giụa, từ đầu đến cuối lại chỉ có thể chiếu sáng phạm vi đế đèn.

Bên ngoài đế đèn như hư vô tràn ngập, lại như màn đêm buông xuống, thâm trầm mênh mông không thể phỏng đoán.

Phó Huyền Tự đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình đang đứng trong một bóng tối nồng đậm, hắn ta vô thức lấy ra thần niệm nhưng lại như trâu đất xuống biển, không có chút đáp lại nào.

Thị lực tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách cực ngắn trước mắt.

Điều khiến hắn ta ngạc nhiên là pháp bảo bản mệnh mộc như ý của mình vốn đã tự bạo, lúc này đang hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng ở đỉnh đầu hắn ta, ánh sáng trong trẻo mịt mờ, không ngừng vấy xuống một chút ánh sáng trong trẻo, khôi phục pháp lực cho hắn ta.

Phó Huyền Tự thở ra một hơi thật dài, trong chốc lát không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Hắn ta vừa bị quỷ vật dùng dây gai xâu lại, đưa đến miệng một quỷ vật dáng vẻ võ phu cầm đao, thấy sắp bị quỷ vật nuốt xuống, lại như bừng tỉnh từ ác mộng, trong chớp mắt lại xuất hiện ở trong bóng tối này...

Lúc này, không chỉ có pháp bảo của hắn ta không có việc gì, ngay cả những trọng thương mà hắn ta vừa chịu cũng biến mất toàn bộ!

"Vĩnh Dạ hoang mạc [Minh Thiên Chi Vụ]... ' "Là Mạc tiền bối ra tay rồi?"

Trong lòng Phó Huyền Tự âm thầm suy đoán, nhanh chóng thu hồi mộc như ý, đang muốn thăm dò mảnh bóng tối này, lại nghe một tiếng động đột nhiên vang lên bên tai: "Phó đạo hữu, đừng trì hoãn thời gian, nhanh chóng thu lấy lực lượng pháp tắc!"

Phó Huyền Tự lập tức khẽ giật mình, là giọng Bùi Lăng!

Hắn ta nhanh chóng hỏi: "Bùi thánh tử, ngươi cũng không có việc gì?

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn ta lập tức nghĩ tới điều gì đó, tiếp theo lại hỏi: "Nơi này vẫn là trong nhà bằng đất vừa rồi?"

Giọng Bùi Lăng lại truyền đến: "Không sai, hiện tại nơi này tạm thời an toàn, nhưng phải nhanh chóng giải quyết lực lượng pháp tắc nơi này!"

Chương 1604: Đại mộng (2)

Nghe vậy, Phó Huyền Tự không rảnh tiếp tục vặn hỏi, lập tức gật đầu, sau đó lại lấy mộc như ý ra, bắt đầu vận chuyển [Khí Dĩ Tái Đạo] Mạc tiền bối truyền thụ cho trước đó.

[Khí Dĩ Tái Đạo] là lấy pháp bảo bản mệnh làm vật chứa, cưỡng ép rút ra lực lượng pháp tắc một chỗ.

Môn thuật pháp này vận chuyển lại, cần tiến hành trong một đoạn thời khá dài, hơn nữa trong toàn bộ quá trình nhất định phải hết sức chăm chú, không được phân tâm chút nào!

Vì vậy, từ lúc Phó Huyền Tự tiến vào nhà bằng đất đến nay, vẫn không có cơ hội triển khai phép thuật này.

Mặc dù hiện tại còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian cấp bách lại không phải nghe ngóng được sự thật...

Chẳng mấy chốc, Phó Huyền Tự lấy ra mộc như ý, lần lượt đánh ra pháp quyết huyền diệu, lúc mộc như ý chìm nổi giữa không trung dần sinh ra một luồng lực hút cường đại.

Một loại lực lượng huyền ảo không thể hình dung, không cách nào nắm lấy dần bị mộc như ý hấp thu...

Cảm nhận được lực lượng pháp tắc nơi đây bắt đầu yếu bớt, Bùi Lăng cách đó không xa thầm nhẹ nhàng thở ra.

Vừa rồi, trước khi Phó Huyền Tự điều khiển mộc như ý tự bạo, [Minh Thiên Đại Mộng] đã thi triển thành công.

Chỉ có điều, tiên thuật này xung đột rất lớn với lực lượng pháp tắc nơi đây, vì vậy trong chớp mắt thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] thành công, mộng cảnh đã bị pháp tắc nơi đây ăn mòn, hệ thống trực tiếp nhắc nhở nhận công kích ngoại giới, tu luyện kết thúc...

Đúng vậy, vừa rồi tất cả mọi chuyện sau khi Phó Huyền Tự điều khiển pháp bảo tự bạo đều là mộng cảnh trong [Minh Thiên Đại Mộng] !

Nhưng nếu không có [Minh Thiên Đại Mộng], tất cả việc vừa rồi sẽ trở thành hiện thực!

Bởi vì đây là lần thứ nhất Bùi Lăng sử dụng tiên thuật, dưới tình huống không có bất kỳ chỉ dẫn gì, hắn căn bản không biết làm thế nào điều khiển mộng cảnh.

Vừa rồi tất cả chuyện xảy ra trong mộng, đều là pháp tắc nơi đây diễn hóa!

Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn đã lục lọi ra một chút quy tắc, cưỡng ép kéo Phó Huyền Tự từ trong mộng cảnh, hiện tại chắc chắn vị Đạo Tử Cửu Nghi sơn này đã chết trong giấc mộng của hắn!

Thế nhưng, pháp tắc không ngừng ăn mòn, cũng để đại mộng của Bùi Lăng bắt đầu co vào một chút xíu.

Tiếp tục như vậy, đại mộng của hắn duy trì không được bao lâu.

Bởi vậy, Bùi Lăng để Phó Huyền Tự hỗ trợ thu lấy lực lượng pháp tắc, như thế có thể để đại mộng của hắn tiếp tục càng lâu hơn, để quỷ vật xung quanh ngủ say càng lâu.

Hắn cũng có thể có nhiều thời gian hơn, nghiên cứu tiên thuật này...

Bóng tối sền sệt như thực chất, xung quanh yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, thời gian từ từ trôi qua.

Trong mộng cảnh.

Cô tranh buông xuống mái hiên, từng chuỗi quả ớt, quả cà, tỏi treo gọn gàng ở dưới mái hiên, theo cơn gió thổi qua nhẹ nhàng đong đưa.

Trên nóc nhà, dây mướp lớn bằng móng tay, yên tĩnh nằm giữa cỏ tranh, dường như kiên nhẫn chờ đợi trưởng thành.

Phó Huyền Tự cao lớn mặt không thay đổi đứng trước nhà bằng đất, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn võ phu đeo đao trước mặt.

Đã thấy quỷ vật võ phu kia nắm lấy chuối quả ớt, gặm ăn từng miếng, khóe miệng máu me đầm đìa, không ngừng nhỏ xuống vạt áo, mặt đất.

Lúc này, trong sương trắng lại xuất hiện một bóng dáng.

Áo xuân khinh bạc, dáng người cao lớn, trong tay còn cầm một thanh quạt xếp.

Chẳng mấy chốc, một thư sinh tay áo bồng bềnh đi ra sương trắng, cũng đi về phía nhà bằng đất.

Quạt xếp trong tay thư sinh, từng nan quạt đều lấy xương cốt trắng đục điêu khắc bóng trúc lay động, phía trên mặt quạt có âm khí nồng đậm như khói đen cuồn cuộn, không ngừng tiêu tán, bên trong có vô số khuôn mặt anh quỷ lấp lóe hiện ra, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, dung mạo không giống nhau, như có số lượng trăm ngàn.

Hắn ta đi từng bước một đến gần nhà bằng đất, sương tuyết màu xám đen xung quanh lại dày đặc hơn mấy phần.

Giọng Phó Huyền Tự tối nghĩa cứng rắn vang lên: "Ngươi muốn cái gì?"

Quỷ vật thư sinh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng nhìn về phía rất nhiều đồ ăn treo dưới mái hiên, quả ớt, quả cà, tỏi...

Chẳng mấy chốc, hắn ta cũng chỉ vào một chuỗi quả ớt trong đó, giọng nói lạnh băng lơ lửng nói: "Cái kia."

Phó Huyền Tự xoay người, gỡ chuỗi quả ớt xuống, đưa tới.

Ngay sau đó, trong sương trắng lại có hai bóng dáng một cao một thấp tới gần, lại là một phụ nhân bụng phệ, sắc mặt xanh đen, đôi mắt như lưu ly đục ngầu, trên người mặc quần áo trắng, trên đầu quấn vải trắng nhiễm bẩn đã ngả vàng, lúc hành động mơ hồ lộ ra giày thêu huyết sắc dưới làn váy, trong tay dắt một hài tử toàn thân xanh đen, ăn mặc mộc mạc, nện bước chân nặng nề đi tới.

Sau một lát, là một lão giả chống quải trượng, một bước ho khan một lần...

Không lâu sau, trong sương mù xuất hiện từng ngọn đèn đuốc, một bóng dáng yểu điệu uyển chuyển xuất hiện, lại là một nữ tử dáng vẻ như liễu, bộ bộ sinh liên, tay cầm đèn lồng, chậm rãi đi tới...

Nhìn qua quỷ vật càng tụ càng nhiều ở ngoài phòng, cuối cùng Bùi Lăng biết rõ ràng rốt cuộc mình đang ở nơi nào.

Chắc hiện tại hắn đang ở cửa gỗ đơn sơ của nhà bằng đất!

Cho nên có thể đồng thời quan sát tình cảnh trong phòng và ngoài phòng.

Chương 1605: Bản thân Bùi sư đệ cũng không tin! (1)

Chẳng trách vừa rồi những hàng giả kia vây công thân thể hắn ở trong mộng cảnh, hắn muốn phản kích nhưng cỗ thân thể kia lại không có bất kỷ phản ứng gì.

Hóa ra hắn cũng là giải Thật ra hắn là cửa lớn của căn nhà bằng đất trong mộng cảnh này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm chuyển động, thử thay đổi hoàn cảnh trong mộng cảnh, lại phát hiện mộng cảnh còn chưa có bất kỳ thay đổi nào, pháp lực của mình lại đã bắt đầu tiêu hao dữ dội, hắn vội vàng dừng động tác.

Sau đó, hắn lại thử thăm dò sử dụng [Oán Yểm thần thông 1, [Hoặc Hồn thần thông], [lãng quên chỉ "Pháp"] với những quỷ vật kia...

Sương trắng như màn che đậy tầm mắt, trong tầm mắt đều là một mảnh mênh mông.

Độc lâu huyết sắc vờn quanh một vòng quanh người Lệ Liệp Nguyệt, lúc chìm nổi hốc mắt trống rỗng đen nhánh không ngừng hấp thu âm khí trong sương trắng, màu sắc càng thêm óng ánh.

Ở bên cạnh nàng, trong khoảng cách gần như nhìn không thấy, bàn tay trắng nõn của Yến Minh Họa cầm ô, trên mặt ô vẽ nhánh hoa hơi chập chờn, không ngừng bay xuống cánh hoa phấn trắng.

Những cánh hoa kia bay lả tả, lượn vòng ở toàn bộ mặt ô.

Âm khí nồng đậm làm lông mày và lông mi của các nàng đều ngưng kết ra một tầng sương tuyết.

Đi trong chốc lát, vận khí hai người rất tốt vẫn không gặp phải quỷ vật.

Ngay lúc này, Yến Minh Họa đột nhiên truyền âm hỏi: "Lệ yêu nữ, bên Bùi đạo hữu... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy Yến Minh Họa gọi mình là yêu nữ ở trước mặt, Lệ Liệp Nguyệt cũng không chút khách sáo truyền âm trả lời: "Không biết, Yến lô đỉnh"

Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Cơ khẽ giật mình, đổi lại là lúc trước, Lệ yêu nữ này dám can đảm cho nàng một cái xưng hô nhục nhã như vậy, nàng nhất định phải cho đối phương đẹp mặt!

Nhưng bây giờ...

Chính sự quan trọng, cũng không cần thiết so đo với đối phương.

Thế là, Yến Minh Họa tiếp tục truyền âm nói: "Lệ yêu nữ, trước đó Phó sư huynh và Bùi đạo hữu giả trở lại trà lâu, chúng ta đều rất lo lắng cho Phó sư huynh, ngươi lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục tu luyện. Vừa rồi đột nhiên chủ động hỏi thăm ý chí đọa tiên về tình huống của Bùi đạo hữu, chắc chắn đã nhận ra cái gì đó, chẳng lẽ không biết thật?"

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt không có chút thay đổi nào, tất nhiên nàng hiểu rõ tình huống của Bùi sư đệ, nhưng vì sao phải nói cho đối phương biết?

Nghĩ tới đây, nàng bình tĩnh truyền âm nói: "Việc của Bùi sư đệ có liên quan gì với ngươi?"

Yến Minh Họa chợt truyền âm trả lời: "Vừa rồi tiền bối đọa tiên nói ta là đạo lữ của Bùi đạo hữu, hiện tại ta muốn nghe ngóng tình huống của đạo lữ, có gì không thể?"

Nghe vậy, vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt hơi ngạc nhiên, đầu óc Yến Minh Họa này thật sự bị bệnh, vừa rồi tiền bối đọa tiên chỉ thuận miệng nói đùa, đối phương lại tưởng là thật?

Điều càng khiến nàng khó hiểu là, đối phương lại còn tự xưng là đạo lữ của Bùi sư đệ ngay trước mặt chính thê của Bùi sư đệ là mình?

Thật sự buồn cười đến cực điểm!

Lệ Liệp Nguyệt lập tức thản nhiên truyền âm: "Đệ tử Thánh đạo ta, từng người việc ác bất tận, Bùi sư đệ càng là làm nhiều việc ác, tiếng xấu truyền xa, thậm chí Tông Chủ phu nhân Thánh tông ta cũng không buông tha. Nếu hắn dám động vào một sợi tóc của ngươi, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn..."

"Vến lô đỉnh, chẳng lẽ ngươi quên lời vừa nói?"

Nghe lời này, hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại, vừa rồi mình thật sự đã nói như vậy, nhưng...

Nàng nhanh chóng kịp phản ứng, bình tĩnh truyền âm trả lời: "Ta và Bùi đạo hữu từng tiếp xúc sâu hơn"

"Hắn là người đôn hậu, trong lòng có chúng sinh, thân là đệ tử Ma môn, lại bằng lòng bôn ba vì bách tính chính đạo ta, chăm sóc người bị thương, hóa tai giải ách."

"Phẩm hạnh cao khiết, tâm tính lương thiện như thế, không thể làm ra những chuyện ác như trong tin đồn"

"Đây chắc chắn là tội danh do Trọng Minh tông áp đặt vì cắt đứt con đường bỏ gian tà theo chính nghĩa của Bùi đạo hữu."

"Về phần Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông..."

"Lúc trước Bùi đạo hữu có tu vi gì? Tư Hồng Khuynh Yến lại có tu vi gì?"

"Nếu không phải Tư Hồng Khuynh Yến tự nguyện, Bùi đạo hữu không thể thành công!"

"Việc này có quá nhiều điều kỳ quặc, mắt thấy chưa chắc là tình hình thực tế"

"Người sai không phải Bùi đạo hữu, chắc chắn là Tư Hồng Khuynh Yến ép buộc Bùi đạo hữu làm vậy!"

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh.

Trong lòng Bùi sư đệ có chúng sinh? Chăm sóc người bị thương?

Phẩm hạnh cao khiết? Đôn hậu lương thiện? ?

Á...

Nếu mấy lời mê sảng này truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Bùi sư đệ cũng không tin!

Huống chi, Bùi sư đệ đã sớm nói nguyên nhân cụ thể việc giữa Tư Hồng Khuynh Yến và Bùi sư đệ cho nàng biết, cái gọi là kỳ quặc, cái gọi là nội tình, nàng là đạo lữ của Bùi sư đệ, chẳng lẽ không biết?

Yến lô đỉnh này đã tự rước lấy nhục, vậy nàng sẽ thành toàn cho đối phương!

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Dù cho Tư Hồng Khuynh Yến là Thánh Nữ đời trước cao quý, đương kim Tông Chủ phu nhân của Thánh tông ta, cũng chỉ là lô đỉnh của Bùi sư đệ"

"Ngươi là một Thiên Cơ Tố Chân Thiên, có thể hầu hạ Bùi sư đệ đã là phúc phận lớn như trời."

Chương 1606: Bản thân Bùi sư đệ cũng không tin! (2)

"Nhiều lắm là một lô đỉnh ký danh."

"Đừng mơ tưởng nhớ thương điều mình không nên nghĩ"

"Về sau nhìn thấy Bùi sư đệ, đừng gọi Bùi thánh tử, Bùi đạo hữu gì nữa, ngươi nên ngoan ngoãn quỳ xuống gọi chủ nhân"

"Bản thánh nữ là chính thê của Bùi sư đệ, cũng là chủ mẫu của ngươi!"

Chủ nhân? !

Yến Minh Họa nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, vô thức muốn phản kích nhưng lời đã đến khóc miệng, trong lòng lại không tự chủ được ảo tưởng tình cảnh gọi "chủ nhân" ở trước mặt Bùi Lăng, lập tức một cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, không thể hình dung xông lên đầu.

Nàng phát hiện mình lại không kháng cự tình cảnh này.

Thậm chí, còn có chút chờ mong phát ra từ trong lòng...

Chỉ có điều, làm thế với Bùi đạo hữu thì cũng thôi, Lệ yêu nữ là cái thá gì?

Nàng lập tức truyền âm trả lời: "Lệ yêu nữ, ngươi và chủ nhân...

Bùi đạo hữu chỉ quen biết sớm hơn chút mà thôi. Trọng Minh Ma tông đã ăn ý ước định trước, đó là Thánh Tử Thánh Nữ cùng một thời sẽ kết làm đạo lữ."

"Xét đến cùng, Bùi đạo hữu chỉ là người trong Ma tông, không có cách nào, lúc này mới kết làm đạo lữ với ngươi."

"Cái gọi là chính thê, chỉ là một danh xưng mà thôi, có tư cách gì ra lệnh cho ta?"

Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ, Yến Minh Họa thật sự gọi Bùi sư đệ là chủ nhân?

Dù đối phương lập tức đổi giọng, nhưng lấy thân phận Thiên Cơ Tố Chân Thiên, sao có thể nói sai trong chuyện thế này?

Đây là có chuyện gì? ?

Bùi sư đệ, thật sự luyện nàng thành lô đỉnh? ?

Vì sao mình không biết chút nào về chuyện này?

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đợi lát nữa gặp Bùi sư đệ, nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này!

Mà bây giờ...

Nàng bình tĩnh nói: "Bùi sư đệ nhanh chóng quật khởi, vì vậy rất cần chiến tích lan truyền thanh danh, thể hiện rõ uy danh hiển hách của Thánh Tử Thánh tông ta. Luyện Thiên Cơ Tố Chân Thiên thành lô đỉnh là một công tích cực lớn."

"Sư đệ thải bổ ngươi, chỉ vì lập công cho tông môn, kiếm điểm công đức thôi!"

Yến Minh Họa cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng: "Bùi đạo hữu đã từng thải bổ Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông trước mặt mọi người, có thể nói một trận thành danh, thiên hạ đều biết! Công tích, uy danh hiển hách như thế, cần gì ra tay với ta vì lập công?"

"Hơn nữa, Bùi đạo hữu trọng tình trọng nghĩa, không có chuyện xấu xa như lời nói của yêu nữ nhà ngươi."

"Bùi sư đệ là Thánh Tử Thánh tông ta, sao có thể chỉ với một công tích, đã vang danh thiên hạ?" Lệ Liệp Nguyệt cũng lạnh nhạt nói: "huống chi, đệ tử Thánh tông ta đâu ngại nhiều điểm công đức?"

Yến Minh Họa mỉm cười: "Vậy danh tiếng đạo lữ của ngươi cũng chỉ trên danh nghĩa."

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng, lập tức nói: "Lúc Bùi sư đệ mới là Luyện Khí tầng ba, đã bắt đầu song tu với ta."

"Chỉ là lô đỉnh ký danh, chú ý giọng điệu của ngươi khi nói chuyện với chủ mẫu!"

Lúc Bùi Lăng Luyện Khí tầng ba đã từng song tu với Lệ yêu nữ?

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa nhăn lại, sau đó nhanh chóng nhân tiện nói: "Ta và Bùi đạo hữu vừa quen biết, Bùi đạo hữu đã lập tức thải bổ ta. Lúc đó, ta còn không biết tên thật của hắn, hơn nữa Tứ công chúa điện hạ của Lưu Lam hoàng triều cũng ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình"

Lệ Liệp Nguyệt cười lạnh, mình không phải cũng vậy?

Lần thứ nhất song tu với Bùi Lăng, ngay cả Bùi Lăng là ai cũng không biết, cũng có thị nữ trong pháp bảo bản mệnh [Trấn Hồn Độ Kiếp Linh] nhìn xem!

Nàng chợt nói: "Lần thứ nhất ta song tu với Bùi sư đệ, tu vi chỉ là Kết Đan hậu kỳ, bây giờ đã chuẩn bị Hóa Thần."

"Giữa chúng ta, mười ngày mười đêm đã là việc bình thường."

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa càng cau chặt hơn, Lệ yêu nữ này lại thân thiết với Bùi Lăng như thế?

Sau khi hơi suy nghĩ một chút, lập tức trả lời: "Lúc ấy Bùi đạo hữu từ tu vi Nguyên Anh trung kỳ đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, chính là thải bổ ta..."

Phát hiện lần này Yến Minh Họa truyền âm rõ ràng không đủ sức mạnh, Lệ Liệp Nguyệt cười nhạt một tiếng.

Xem ra Yến lô đỉnh này chỉ bị Bùi sư đệ thải bổ một lần, vậy cũng muối tranh với nàng?

Thế là Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói: "Nói vậy, Bùi sư đệ chỉ là vì tu luyện, mới ban cho ngươi cơ hội làm lô đỉnh?"

"Nói đến, mặc dù Bích Ngô viện của Bùi phủ ở Lộc Tuyền thành là nơi tiếp đón khách mà Bùi gia dốc hết sức bày biện, vân sàng vẫn hơi đơn sơ, nhất là nơi đó còn là nơi lần đầu bản Thánh Nữ và Bùi sư đệ thẳng thắn gặp nhau..."

"Về phần mười mấy tòa thiển điện trong Triêu Na hành cung của bản Thánh Nữ bày biện khác nhau, nhưng đều bố trí dựa theo sở thích của bản Thánh Nữ, mỗi lần Bùi sư đệ đi vào trong đều đi thẳng vào vấn đề..."

"Tình hình ở Huyền Cốt Lăng Âm Chu, ngay cả bản Thánh Nữ cũng không thể nhớ rõ, lúc trước cũng không biết là mười ngày mười đêm, hay hơn mười ngày mười mấy đêm..."

"Còn có trải nghiệm dã ngoại, trăm cỏ nảy mầm; giao lưu sâu hơn trong bể tắm, đêm khuya nói chuyện..."

"Yến lô đỉnh, không biết Thiên Cơ Tố Chân Thiên nhà ngươi bị Bùi sư đệ coi như lô đỉnh để thải bổ mấy lần?"

Chỉ một lần đó...

Chương 1607: Pháp tắc nơi đây

Yến Minh Họa lập tức im lặng, thời gian nàng và Bùi Lăng quen biết quá ngắn, căn bản không sánh bằng Lệ yêu nữ này!

Chờ giây lát, Lệ Liệp Nguyệt thấy Yến Minh Họa chậm chạp không trả lời, không khỏi cười lạnh một tiếng.

Chỉ là lô đỉnh ký danh, thật sự là không biết tự lượng sức mình!

Lúc này, trong hốc mắt vốn trống rỗng tối tăm của độc lâu huyết sắc bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên nhảy lên mấy ngọn lửa màu xanh tối.

Cánh hoa phấn trắng rơi xuống từ trên ô lụa của Yến Minh Họa cũng biến thành màu đen.

Hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức lùi sang bên cạnh.

Sau một lát, một đội ngũ chậm rãi đi tới từ trong sương trắng phía trước.

Đã thấy mấy bóng người đi đầu, nhìn hình dáng như là Nhân tộc bình thường, chỉ có điều trong tay người cầm đầu ôm một con chim muông mỏ nhọn lông vũ, run rẩy đi tới như cực kỳ sợ hãi.

Ở vị trí phía sau mấy người này khoảng bốn năm bước, thì là một bóng dáng còng xuống.

Thoạt phía như một lão giả cao tuổi lưng còng.

Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tay chân hắn ta cuộn lại như móng vuốt, lúc cất bước quanh người hơi rung nhẹ, lại là lông tóc trải rộng dài vài tấc.

Sau lưng bóng dáng này, cách tròn bảy tám bước lại là một bóng dáng thấp bé, thoạt nhìn vẫn là hài đồng năm sáu tuổi, trên đầu chải hai cái búi tóc nhỏ, đi lảo đảo, nhiều lần té ngã trên đất, lại nhanh chóng bò lên, kiên trì không ngừng đi theo phía sau.

Âm khí mênh mông mãnh liệt trào tới, trong sương trắng đột nhiên có bông tuyết màu xám đen rơi xuống.

Nhà bằng đất.

Trong phòng, bóng tối tràn ngập như thực chất tràn ngập trong mỗi một góc.

Mộc như ý treo cao giữa không trung, trong ánh sáng trong trẻo mịt mờ không ngừng hấp thu lực lượng pháp tắc nơi đây.

Hai tay Phó Huyền Tự bấm niệm pháp quyết, hết sức chăm chú vận chuyển [Khí Dĩ Tái Đạo].

Trong giây lát, lực hút truyền đến từ trong mộc như ý càng ngày càng nhỏ.

Trong lòng hắn ta rõ ràng, đây là pháp bảo bản mệnh của mình đã sắp đạt tới cực hạn gánh chịu của lực lượng pháp tắc.

Lại qua một đoạn thời gian, lực hút của mộc như ý hoàn toàn dừng lại.

Phó Huyền Tự thở dài một hơi, ngừng vận chuyển [Khí Dĩ Tái Đạo].

Hắn ta lập tức nói: "Bùi thánh tử, pháp bảo bản mệnh của ta đã tới cực hạn gánh chịu, không hấp thu được lực lượng pháp tắc còn lại"

Vừa nói xong, giọng Bùi Lăng lập tức truyền đến từ trong bóng tối: "Gần đủ là được, ngươi truyền thụ thuật pháp hấp thu lực lượng pháp tắc cho ta trước"

Phó Huyền Tự không do dự, nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản trống không, ghi [Khí Dĩ Tái Đạo] vào bên trong.

Ngay sau đó, hắn ta để ngọc giản đã ghi chép tốt dưới đất, nói:

"Bùi thánh tử, đã ghi [Khí Dĩ Tái Đạo] vào chiếc ngọc giản này, sau đó phải làm thế nào?"

Lúc này, Bùi Lăng nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích xếp bằng ở nơi nào đó trong bóng tối, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên ngay bên tai hắn: "Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Hắn trực tiếp truyền âm cho Phó Huyền Tự nói: "Hiện tại trao đổi tin tức trước đã, sau khi ngươi tiến vào nhà bằng đất đã xảy ra chuyện gì?"

Phó Huyền Tự nói: "Sau khi tiến vào trong phòng, ta lập tức nhìn thấy còn có một bộ hóa thân trong phòng, biết tình huống không đúng."

"Nhưng không chờ ta phân biệt hóa thân nào mới là của ta, lần lượt có ta và hóa thân của ta không ngừng đi tới."

"Giữa chừng ta từng thử trực tiếp rời khỏi nhà bằng đất, nhưng phát hiện không làm được."

"Cái nhà bằng đất này có thể đi vào không thể ra, căn bản không thể mở cửa lớn từ bên trong."

"Cũng không có cơ hội dùng [Khí Dĩ Tái Đạo]"

"Sau đó thấy Bùi thánh tử đi vào."

"Sau đó nữa là những việc đã xảy ra trước đó."

Nghe đến đó, Bùi Lăng hơi suy nghĩ, nhanh chóng nói: "Lúc ta chờ ở bên ngoài, ngươi vừa tiến vào nhà bằng đất không bao lâu, đã có một ngươi đi ra ngoài."

"Chúng ta dùng thần niệm xác nhận thân phận của đối phương, lại đối chiếu ám hiệu, đều không có vấn đề."

"Cho đến sau này, phát hiện quỷ vật trong sương trắng bắt đầu để mắt tới ta, ta mới phát hiện người kia là giả."

"Hiện tại ta đi vào, chắc cũng có một ta giả rời khỏi nhà bằng đất."

"Tiếp theo chúng ta muốn phân biệt thân phận của nhau, không thể dùng ám hiệu nữa, phải trực tiếp ra tay."

"Thực lực và thủ đoạn của ta mạnh hơn quỷ vật giả mạo ta, rất dễ phân biệt"

"Về phần ngươi thật giả, hiện tại ta cũng có thủ đoạn xác nhận."

Phó Huyền Tự khẽ gật đầu: "Được"

Bùi Lăng còn nói thêm: "Hiện tại ngươi chờ một chút, ta còn cần một chút thời gian."

Phó Huyền Tự lại gật đầu: "Hiểu rõ."

Hắn ta đã đoán được lần này có thể phá vỡ tình hình, chắc Bùi thánh tử đã dùng ra lá bài tẩy gì đó.

Nhưng hiện tại đối phương không muốn nhiều lời, tất nhiên hắn ta sẽ không hỏi nhiều.

Thế là, Phó Huyền Tự lấy ra đan dược từ trong túi trữ vật để sử dụng, bắt đầu vận chuyển pháp lực, khôi phục trạng thái.

Bóng tối xung quanh như nước thủy triều, yên tĩnh mà chết chóc như trong hư không vô ngần chỉ có một mình hắn ta tồn tại, mộc như ý tản ra ánh sáng trong trẻo mịt mờ như ánh trăng sau khi tẩy rửa trăm lần, ôn nhuận thuần túy, không ngừng ôn dưỡng nhục thể và kinh mạch của hắn ta.

Chương 1608: Tên ta "Chúng"

Trong mộng cảnh.

Bên ngoài nhà bằng đất, âm khí hội tụ như thực chất, tình cảnh vốn rõ ràng lại bị bịt kín một tầng màu sắc ảm đạm.

Mặt đất, nóc nhà đều đã ngưng kết một lớp băng sương màu xám đen dày cả tấc.

Trên khoảng đất trống rộng lớn, người người nhốn nháo.

Võ phu xách đao, thư sinh cầm quạt, phụ nữ mang thai lôi kéo hài tử, lão giả chống quải trượng ho khan, thiếu nữ dáng người yểu điệu uyển chuyển đốt đèn, bà lão khuôn mặt từ ái tay cầm làn, da người trống, giày tơ thêu hoa, cây khô héo, bóng đen đầu người thân rắn...

Hình dáng tướng mạo từng người khác nhau, quỷ vật hận ý ngập trời hội tụ ở đây, tiếng nhấm nuốt ồn ào.

Dưới mái hiên cỏ tranh vốn treo từng chuỗi quả ớt, quả cà, tỏi...

Đều bị chia cắt sạch sẽ.

Thấy ánh mắt đám quỷ vật bắt đầu nhìn dây mướp chưa trưởng thành trên nóc nhà, giọng Phó Huyền Tự cao lớn tối nghĩa âm trầm nói: "Đồ ăn không còn, ta về phòng lấy một chút"

Nói xong, hắn ta xoay người đi vào trong phòng.

Một đám quỷ vật nghe vậy, lúc này mới thu lại tầm mắt, tùy ý lau vết máu đầm đìa ở khóe miệng, đứng tại chỗ chờ đợi.

"Kẹt kẹt."

Cửa gỗ đơn sơ mở ra, Phó Huyền Tự cất bước đi vào nhà bằng đất, bóng dáng hắn ta vừa biến mất ở bên trong cửa, lập tức "phanh" một tiếng, cửa gỗ tự động đóng lại.

Chẳng mấy chốc, cửa gỗ lại mở ra, một Phó Huyền Tự đi ra từ bên trong nhưng hai tay trống trơn, cũng không cầm cái gì.

Tên Phó Huyền Tự này nói với rất nhiều quỷ vật: "Lại chờ chút nữa.

Đám quỷ vật không có phản ứng, nhưng đều kiên nhẫn chờ đợi.

Trong nhà bằng đất.

Quỷ vật biến thành Phó Huyền Tự vừa đi vào đã thấy cửa gỗ sau lưng đột nhiên đóng lại, hắn ta không khỏi nhướn mày, lập tức cảm thấy nơi nào đó không đúng.

Phó Huyền Tự lập tức quay người, muốn mở cửa gỗ ra.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta phát hiện, dù mình dùng lực như thế nào, thi triển thủ đoạn như thế nào, quyền đấm cước đá như thế nào... Cánh cửa gỗ trông như đơn sơ mỏng manh, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào!

Không thể mở cửa ra, hắn ra bị giam ở trong căn phòng của mình!

Phó Huyền Tự lập tức lui lại mấy bước, đánh một đạo lại một đạo pháp quyết vào cánh cửa gỗ, nhưng mỗi một đạo pháp quyết đều như trâu đất xuống biển, cửa gỗ vẫn không có phản ứng chút nào.

Ngay lúc này: "kẹt kẹt" một tiếng, cửa gỗ đột nhiên tự mở ra.

Sau đó, lại một vị Phó Huyền Tự đi vào!

Tên Phó Huyền Tự vừa đi vào thấy trong phòng đã có một tên mình, lập tức khàn giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Khuôn mặt Phó Huyền Tự vào nhà trước lập tức vặn vẹo, không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp nhào về phía Phó Huyền Tự đi vào sau.

Oanh! !!

Hai tòa hư ảnh núi xanh hung hăng đụng thẳng vào nhau, lực trùng kích hùng hậu lập tức gào thét lan ra bốn phương tám hướng, chỉ có điều trông nhà bằng đất bình thường không có gì lạ, đối mặt với sóng khí cuồng bạo như thế lại như gió mát thổi vào mặt, không hề bị lay động chút nào.

Hai người đều dùng thủ đoạn của Phó Huyền Tự thật!

Chỉ có điều, rõ ràng tốc độ của Phó Huyền Tự đi vào trước càng nhanh hơn, lúc này đã lấy ra một thanh mộc như ý điêu khắc vân hạc linh chỉ, ở đuôi có một sợi cung thao nhiều màu treo lưu ly châu hình bông hoa, pháp quyết kết động, một dãy núi liên miên không dứt như sóng cả chập trùng lập tức dâng lên từ trong mộc như ý, ầm vang đập về phía Phó Huyền Tự vào sau.

Phó Huyền Tự đi vào sau cũng lấy ra một thanh mộc như ý giống nhau như đúc, đánh ra pháp quyết giống hệt, nhưng trong mộc như ý lại chỉ dâng lên chưa đến một nửa bóng núi...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Chỉ mấy chiêu, đôi bên đã phân ra thắng bại!

Khí tức của tên Phó Huyền Tự đi vào trước sôi trào, quanh người quanh quẩn sát ý đứng nguyên tại chỗ, Phó Huyền Tự tiến vào sau đã bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, tay cụt chân gãy rơi đầy bên trong nhà chính, vô lực nằm trên mặt đất, nhưng khí tức của hắn ta không dứt, vết thương không có chút máu chảy ra, càng không có chút dấu hiệu tử vong nào.

Thấy tình hình này, Phó Huyền Tự đi vào trước tiếp tục thôi động mộc như ý, đang muốn ép một tên mình khác thành tro tàn: "kẹt kẹt", cánh cửa gỗ đơn sơ lại mở ra.

Tên Phó Huyền Tự thứ ba đi đến.

Thấy trong phòng đã có hai tên mình, sắc mặt tên Phó Huyền Tự thứ ba này lập tức trở nên vô cùng dữ tợn ngang ngược, không có chút do dự nào, trực tiếp tham gia vào chiến trường!

Mộc như ý treo cao giữa không trung, phát ra ánh sáng trong trẻo sáng rực, ngàn vạn đốm sáng như mưa tên, gầm thét bắn về phía hai tên Phó Huyền Tự vào trước.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Khai chiến không lâu, cửa gỗ lại mở ra, Phó Huyền Tự thứ tư đi đến.

Cũng như trước đó, phát hiện trong phòng đã có ba tên mình, ánh mắt Phó Huyền Tự thứ tư lập tức trở nên oán độc, không nói hai lời, mộc như ý lơ lửng trước mặt, hai tay mở ra, dãy núi nặng nề âm vang hiện ra, quần phong như tụ, nước xanh như trời, sơn thủy kéo dài như vô cùng vô tận, lấy khí thế che khuất bầu trời rơi xuống đỉnh đầu ba tên Phó Huyền Tự vào trước!

Sau đó, cửa gỗ không ngừng mở ra, đóng lại.

"Kẹt kẹt."

"Phanh."

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

Chương 1609: Một thế giới (1)

Một vị lại một vị Phó Huyền Tự đi đến, đại chiến trong phòng lập tức trở nên vô cùng dữ dội.

Bóng núi lay động, dòng suối liên miên, ngàn vạn ánh sáng trong trẻo giữa trời như sao như trăng.

Lực trùng kích cuồng bạo không ngừng quanh quẩn trong toàn bộ nhà bằng đất, dường như không ngừng không nghỉ, đủ loại thuật pháp, thần thông như gió táp mưa rào tràn trề rơi xuống.

Theo thời gian trôi qua, thực lực Phó Huyền Tự tiến vào nhà bằng đất càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần với vị bản thể thứ nhất.

Oanh! !

Bỗng nhiên một bóng núi như voi đứng thành đàn đột nhiên đụng trúng ngực vị Phó Huyền Tự thứ nhất.

Phó Huyền Tự lập tức bay ra ngoài, đập mạnh lên tưởng, sau khi rơi xuống đất vùng vẫy mấy lần, trong chốc lát khó mà đứng lên.

Tên Phó Huyền Tự này thở dốc từng ngụm, trong thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tí tách, giọng hắn ta khàn khàn tối nghĩa mở miệng: "Tên ta 'Chúng, chính là chủ nhân nơi đây!"

"Người xâm nhập, ngươi là ai? !"

Lúc này tất cả Phó Huyền Tự trong phòng đều nhìn trừng trừng hắn ta, giọng nói cũng khàn khàn tối nghĩa, càng thêm lạnh lẽo nói: "Ta mới là 'Chúng' thật sự!"

"Chúng ta đều là thật!"

"Ngươi là giả, lại không biết mình là giả!"

"Các ngươi mới là giả, ta là 'Chúng' duy nhất!"

"Ta là thật, các ngươi đều là giả!"

"Không, ta mới là thật!"

"Nói bậy nói bạ, 'Chúng' thật sự là ta! !!"

Nhìn tình cảnh quen thuộc như thế, sắc mặt "Chúng" càng ngày càng vặn vẹo, hắn ta không biết chỗ nào có vấn đề, nơi đây do hắn ta không chế đã có trăm ngàn năm, chưa từng xảy ra bất kỳ sơ suất nào, lần này cũng chỉ là chế tác đồ ăn rất bình thường...

Tại sao lại biến thành dáng vẻ này?

Là vị nào, muốn thu hồi nơi đây từ tay trong hắn ta?

Không!

Không thể nào!

Vị kia còn chướng mắt nơi hoang vắng như thết Ngay lúc hắn ta nghĩ như vậy: "kẹt kẹt" một tiếng, cửa gỗ đơn sơ lại mở ra.

Lần này, không có Phó Huyền Tự mới đi vào, chỉ là trong chớp mắt cửa mở ra, hắn ta và tất cả Phó Huyền Tự khác đều lập tức mất đi pháp lực và quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, một bàn tay cực kỳ lớn duỗi vào từ ngoài cửa...

Mộng cảnh.

Bên ngoài nhà bằng đất.

Võ phu, thư sinh, nữ nhân mang thai, hài tử, lão giả, thiếu nữ, bà lão, da người trống, giày tơ thêu hoa, cây khô, bóng đen... Rất nhiều quỷ vật mặt không thay đổi đứng đầy trước nhà đất trống, theo thời gian trôi qua ánh mắt nhìn về phía Phó Huyền Tự càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Bỗng nhiên, cuối cùng Phó Huyền Tự mở miệng nói: "Xong rồi."

Vừa nói xong, cửa gỗ sau lưng hắn ta tự động mở ra, Phó Huyền Tự lập tức quay người đi vào bên trong.

Lần này, cửa gỗ không lập tức khép lại, xuyên qua cửa ra vào có thể thấy trong nhà bằng đất sạch sẽ gọn gàng, không có một ai.

Trên bàn thờ, một đôi ngọn đèn yên tĩnh thiêu đốt, trái cây tươi mới hiện ra ánh sáng dìu dịu dưới đèn, nhìn đặc biệt mê người.

Phó Huyền Tự đi qua nhà chính, đi vào trong phòng bếp bên tay phải, thẳng đến lò đất.

Hắn ta vung áo bào lên, nửa quỳ xuống trước miệng lò, đưa tay chạm vào trong bụng lò, trước tiên lấy ra một sợi dây gai chưa hoàn thành, tùy ý sửa sang lại, sau đó bắt đầu cầm ra một con lại một con "Chúng" từ bên trong.

Những lúc này "Chúng" không có bất kỳ sức phản kháng gì, mặc cho hắn ta tùy ý bắt lấy.

Phó Huyền Tự duỗi ngón tay ra, cứ thế đâm xuyên qua cổ những "Chúng" này, chợt dùng dây gai xuyên qua cổ tất cả "Chúng", xuyên bọn họ vào cùng với nhau.

Làm xong tất cả, Phó Huyền Tự đứng dậy cầm theo xâu con rối này, ước lượng, khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, mặt mũi của hắn ta bắt đầu xảy ra biến hóa, chẳng mấy chốc cả người lắc lư như hư ảnh trong sóng nước, hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Bùi Lăng nhìn chăm chú chuỗi con rối, khẽ mỉm cười, sau đó thu lại vẻ mặt, đi ra ngoài cửa.

Ngay lúc hắn cất bước, chuỗi con rối trong tay bắt đầu khô quắt xuống, nhanh chóng hóa thành một chuỗi quả ớt màu sắc tươi đẹp.

Bùi Lăng đi ra cửa lớn, nhìn một đám quỷ vật ngoài phòng, bình tĩnh nói: "Tên ta 'Chúng; chỉ có một chuỗi này."

Đám quỷ vật lập tức nhao nhao mở miệng, giọng thư sinh âm u lạnh lẽo: "Ta muốn."

Võ phu lạnh nhạt nói: "Cho ta."

Nữ nhân mang thai thâm trầm mở miệng: "Lấy ra."

Lão giả ho khan, đứt quãng nói: "khụ khụ khục... Lão phu... Khục khục... Nếm thử"

Ánh mắt thiếu nữ đốt đèn nhìn trừng trừng Bùi Lăng: "Ta."

"Tới lượt ta."

"Không, là của ta"

"Ta "

"Ta "

"Tau"

Rất nhiều quỷ vật mồm năm miệng mười nói, lại không có bất kỳ một vị nào nghi ngờ thân phận của "Chúng".

Thế là, dưới sự thừa nhận của một đám quỷ vật, Bùi Lăng lập tức cảm thấy nhục thân, hồn phách, mệnh cách của mình... Xây dựng một loại liên hệ chặt chẽ lại nguy hiểm với một vị nào đó trong hiện thết Trong lòng hắn vững vàng, [Thực Nhật bí lục] tranh đạo bắt đầu!

Trong mộng cảnh vừa rồi, Bùi Lăng vụng trộm thử gần như toàn bộ thủ đoạn mà mình nắm giữ một lần.

Nhưng dù hắn sử dụng cách nào, sự tiêu hao pháp lực đều cực kỳ to lớn.

Tiên thuật này tên là [Minh Thiên Đại Mộng], nhưng mang đến cho hắn một cảm giác đây không phải mộng cảnh hư vô mờ mịt gì, mà là một thế giới!

Hắn có thể thay đổi tất cả mọi thứ trong thế giới này, nhưng bất kỳ sự thay đổi nào đều cần pháp lực hùng hậu ủng hộ.

Chương 1610: Một thế giới (2)

Lấy tu vi thực lực hiện tại của Bùi Lăng, vẫn không đủ để chèo chống sự tiêu hao khổng lồ như thế.

Thế nhưng, nếu duy trì quy tắc của mộng cảnh, tất cả sẽ trở nên rất đơn giản.

Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Bùi Lăng cố ý trò chuyện với Phó Huyền Tự trong hiện thế, hỏi thăm tất cả biến hóa sau khi đối phương tiến vào nhà bằng đất, chính vì xác nhận tình huống lực lượng pháp tắc vận chuyển của nơi đây, sau đó lại rập khuôn hoàn chỉnh trong mộng cảnh!

Không ngoài sự dự đoán của hắn, loại thao tác dùng quy tắc duy trì này tiêu hao rất ít pháp lực, hắn rất nhẹ nhõm khống chế vị "Chúng" tu vi ít nhất là Phản Hư này!

Hiện tại, Bùi Lăng đã vận chuyển [Thực Nhật bí lục], chuẩn bị cướp đi mệnh cách của "Chúng", ép khô giá trị sau cùng của quỷ vật này...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng không giao chuỗi quả ớt trong tay cho bất kỳ một quỷ vật nào, mà sau khi hơi do dự, liền cắn xuống một cái.

Chỉ một thoáng máu tươi văng ra khắp nơi!

Mùi hương ngai ngái truyền ra, nhưng không buồn nôn như trong tưởng tượng, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy trong khoang miệng truyền đến mùi hương vô cùng mê người, vô cùng mỹ vị, dường như nhục thân của mình có ham muốn ăn phát ra từ phế phủ.

"Két": "két": "két".

Theo tiếng nhấm nuốt rõ ràng, bọt máu không ngừng chảy ra khóe miệng Bùi Lăng nhỏ xuống vạt áo, lúc này toàn bộ cằm dưới của hắn đều là máu me đầm đìa, đứng giữa rất nhiều quỷ vật, lại lộ ra vẻ vô cùng hòa hợp...

Cùng lúc đó, hiện thế.

Nhà bằng đất.

Bóng tối tràn ngập như thực chất, như là một mảnh hư không vô ngần bị cắt đứt, tạm thời tràn ngập trong nhà bằng đất này.

Trong một góc khác, hai mắt Bùi Lăng nhắm nghiền, không nhúc nhích ngồi xếp bằng trên đất.

Khí tức quanh người hắn trở nên càng ngày càng mạnh.

Vào lúc này, bên ngoài nhà bằng đất cũng là một mảnh bóng tối khổng lồ.

Khuôn mặt "Chúng" ngụy trang thành Phó Huyền Tự vặn vẹo, oán độc, cố hết sức giãy giụa nhưng vẫn không thể ngăn cản khí tức của mình nhanh chóng lụi bại, lực lượng, thủ đoạn, quyền lực, sản nghiệp, mệnh cách, tất cả của hắn ta... Đều bị sợi tơ vô hình lôi kéo, tràn vào trong cơ thể một vị khác ở hư không.

Không lâu sau: "Chúng" liền tan thành mây khói...

Bờ biển.

Bến tàu.

Dưới vài gốc cột cờ, ngư dân già nua nuốt xuống một cái càng cua cuối cùng, lần nữa chọn lựa ra một con bạch tuộc từ trong lưới đánh cả.

Con bạch tuộc này lớn khoảng đầu người, sau khi rời nước dặt đẹo co lại thành một đoàn, dường như đã chết từ lâu.

Nhưng ngư dân cắn một cái, lúc răng dày trắng hung hăng cắn vào trong cơ thể nó, máu tươi cuồn cuộn lập tức truyền ra theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn!

Vẻ mặt ngư dân đờ đẫn như không hề có cảm giác, tiếp tục từng ngụm cắn nuốt thuỷ sản trong tay.

" "Aaa....

SA ác Theo hắn ta gặm ăn, bạch tuộc điên cuồng thét lên, từ mới đầu khàn cả giọng, chẳng mấy chốc đã chuyển thành trầm thấp và bất lực.

Dưới thân ngư dân, máu tươi, lân phiến, giáp xác, càng cua... Hỗn tạp chảy xuôi, đã hình thành một vũng máu nho nhỏ, hoàn toàn thấm ướt áo bảo.

Cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, lại không thổi tan mùi tanh hôi nơi đây.

Chỗ tối.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ nín thở tập trung nhìn tình cảnh này.

Vừa rồi bọn họ lại trở về nơi đây, đã đứng ở chỗ này quan sát một hồi lâu.

"Xem ra, nơi này thật sự chỉ có một đầu quỷ vật này." Lúc này, Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Nhưng nơi này quá trống trải, toàn bộ bến tàu, cầu tàu không có chút che chắn nào"

"Chỉ cần bây giờ chúng ta ra ngoài, không cần đi đến bờ biển, chắc chắn sẽ bị quỷ vật này phát hiện"

Ninh Vô Dạ trầm giọng truyền âm: "Trước hết giết quỷ vật, sau đó lại thử ra biển!"

Chung Quỳ Việt Cức tâm niệm vừa động, đã lấy ra pháp bảo ngọc tỉ: "Nơi này là U Tố mộ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng!"

"Nếu không, động tĩnh sẽ dẫn quỷ vật khác tới!"

Ninh Vô Dạ gật đầu, trường kiếm sau lưng im ắng ra khỏi vỏ:

"Cùng tiến lên!"

Còn chưa nói hết câu, hắn ta lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh huy hoàng, gào thét như rồng chém xuống đầu ngư dân!

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Chung Quỳ Việt Cức hiện ra mũ miện, ngọc tỉ trong tay tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, treo cao trên hư không, lực lượng trấn áp hùng hậu truyền ra...

Cơn gió lạnh thấu xương, lúc nước biển màu mực bốc lên, sóng nước lấp loáng.

Trên toàn bộ bến tàu làm bằng gỗ huyết nhục bay lả tả, máu đen tung hoành chảy xuôi, di cốt vấn đục chìm nổi ở giữa.

Ngư dân lão niên đã bị chém thành muôn mảnh, mảnh vỡ thi thể đều đều rải xuống xung quanh, vết máu chảy từ bến tàu về cầu tàu, một đường nhỏ vào trong biển đen như mực.

Tất cả thuỷ sản còn lại trong lưới đánh cá do hắn ta kéo lên bờ tản mát phía dưới cột cờ, đã dừng toàn bộ tiếng kêu thảm.

Hải sản đã chết tản ra mùi tanh hôi nồng đậm khiến người ta buồn nôn.

Dường như đứng ở giữa phòng giết mổ máu thịt be bét, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức đều thở dốc từng ngụm.

Đây là một quỷ vật Hóa Thần hậu kỳ!

Cho dù hai người bọn họ liên thủ, một trận chiến vừa rồi cũng vô cùng nguy hiểm.

Cũng may, bây giờ kết quả không tệ, bọn họ đã giải quyết xong quỷ vật duy nhất ở chỗ pháp tắc chi địa này!

Chương 1611: Tường vây

Hai người hơi điều tức, lập tức lấy ra đan dược sử dụng, không kịp chờ pháp lực khôi phục đã đi đến cầu tàu.

Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng nói: "Vừa rồi ra tay, chúng ta đã để lộ khí tức người sống, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có quỷ vật khác tới, phải nhanh chóng rời đi."

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, trường kiếm sau lưng im ắng ra khỏi vỏ hóa thành một đạo kiếm quang lạnh thấu xương, trong khoảnh khắc cắt phá bầu trời, bắn vào trong biển.

Trường kiếm như điện, trong nháy mắt đã xoay một vòng cực lớn trên mặt biển bát ngát, sau đó một lần nữa trở về cầu tàu, tra lại vào vỏ.

Ninh Vô Dạ nói: "Trên mặt biển không có cấm chế, chắc có thể rời đi."

Thấy thế, Chung Quỳ Việt Cức nhẹ gật đầu, rất quả quyết nói:

"ĐI!"

Hai người lập tức thi triển độn pháp, bỏ chạy vào chỗ sâu trên mặt biển.

Bọn họ càng bay càng xa trên biển, dần biến mất...

Ngay lúc này, toàn bộ hải vực đột nhiên hơi cuốn lên như một bức màn sân khấu khổng lồ, lại tiếp tục khôi phục bình tĩnh.

Bến tàu.

Dưới cột cở treo đèn lồng gió, trong rất nhiều thuỷ sản chết đi rơi lả tả trên đất, một con cá chết đôi mắt đã đổi màu, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo.

Nó không ngừng biến hóa, không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một bóng dáng già nua, chậm rãi bò lên.

Trông bóng dáng này cũng là một lão giả tuổi tác đã cao, chỉ có điều khác với lão già mập lùn vừa rồi, lão giả này vừa cao vừa gầy, xương gò má cao ngất, hốc mắt hõm sâu, bên trong đen nhánh trống rỗng, như chỉ là một bộ da bọc xương.

Hắn ta chậm rãi đứng lên, khí tức quanh người biến ảo một trận, chẳng mấy chốc đã trở nên giống như đúc tên ngư dân vừa rồi.

Ngư dân mới chuyển động cái cổ từng chút một, dường như hắn ta còn chưa quen với bộ thân thể này, trong động tác chậm chạp lộ ra vẻ cứng ngắc, trong giây lát hắn ta thu hồi ánh mắt, sau đó nửa ngồi xuống tới, bắt đầu yên lặng thu thập lưới đánh cá.

Sau khi bỏ ra chút thời gian thu thập xong lưới đánh cá, ngư dân mới kéo lưới đánh cá, xuyên qua bến tàu máu đen chảy ngang, đi về phía cầu tàu.

"Kéc) "két: "két:...

Giày cỏ rách nát giẫm qua huyết nhục ngư dân mập lùn, chẳng mấy chốc ngư dân mới đi đến cuối cầu tàu, hắn ta ném lưới đánh cá lên boong tàu trước, ngay sau đó hơi tốn sức khom lưng, cởi ra dây thừng thô to nặng nề, sau đó lên thuyền, thu neo, căng buồm.

Gió lạnh rít gào, cánh buồm nhanh chóng phồng lên.

Thuyền đánh cá dần rời khỏi cầu tàu, chạy vào trong biển.

Sương trắng bốc lên, âm khí sền sệt.

Trên bùn đất xốp mềm, thỉnh thoảng khảm độc lâu xám trắng, xương ngón tay đen nhánh và nửa khô lâu.

Lệ Liệp Nguyệt váy đen nhẹ nhàng, mũ miện Thánh Nữ trên đỉnh đầu đã lặng yên hiện ra, trong vô thức màu sắc độc lâu huyết sắc vờn quanh người nàng óng ánh hơn nhiều.

Chỉ có điều, khí tức cả người nàng đều âm u lạnh lẽo hơn nhiều.

Khuôn mặt vốn trắng thuần, lúc này nhìn lại càng không có chút huyết sắc nào, ngay cả bờ môi cũng chỉ có màu trắng nhạt, gần như tuyết trắng.

Chợt nhìn qua, không có nhiều dáng về người sống.

Yến Minh Họa giữ một khoảng cách miễn cưỡng nhìn thấy nhau với nàng, cánh hoa bay xuống từ nhánh hoa màu hồng nhạt trên ô lụa đã xuất hiện vẻ ỉu xìu rõ ràng. Hiện tại khuôn mặt xinh đẹp của Yến Minh Họa cũng lộ ra vẻ tái nhợt, lúc lông mi dài chớp động, từng tia sương tuyết lạnh lẽo thấu xương không ngừng ngưng kết.

Hai người trầm mặc không nói, tự nhìn la bàn trong tay, bước về phía trước.

Bọn họ đã lâu không truyền âm cho nhau.

Theo thời gian trôi qua, pháp tắc chi địa trên la bàn càng ngày càng gần.

Bỗng nhiên, sương mù xung quanh dân mỏng manh.

"Răng rắc."

Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang giòn.

Hai người lập tức dừng chân nhìn lại, lại là một mảnh sứ vỡ mồng manh, đã dính đầy bùn đất, bị cơn gió cuốn lên rơi xuống, vỡ thành ba bốn mảnh.

Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, bọn họ không phát hiện manh mối gì và điều gì không đúng, vì vậy tiếp tục đi về phía trước.

Sau đó lại thấy trên đường còn có mảnh sứ vỡ vỡ vụn khác, nhánh trúc rõ ràng có người đã gia công qua, vải vóc rách nát, phế liệu từng điêu khắc, đồ gang từng được chế tạo...

Dường như phía trước là một khu dân cư rất có quy mô, hai người càng ngày càng cẩn thận, đi càng ngày càng chậm.

Một lát sau, sương mù đã mỏng manh tới cực điểm, trước mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện gạch đất lấp kín xây dựng thành tường vây.

Bức tường này cao hơn người một chút, vừa hay cản trở tầm mắt của hai người.

Đầu tường khảm nạm rất nhiều mảnh sứ võ, để phòng có người leo lên, bức tường thì được xây dựng từ gạch đất trộn lẫn với vụn rơm rạ.

Mặc dù dùng tài liệu đơn sơ, chế tác lại rất tinh tế, khe hở gạch đất đều dùng nước gạo nếp lấp đầy, thoạt nhìn toàn bộ mặt tường kín kẽ, không có một kẽ hở.

Chỉ có điều, không biết trong nước gạo nếp có trộn lẫn phấn đỏ hay không, hoặc là vì đã lâu năm, trong khe hở hiện ra từng vệt màu đỏ.

Như là vết máu khô cạn nhiều năm.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức dừng bước, trên la bàn của hai người đều biểu hiện nơi này là đích đến trong chuyến đi này của bọn họ.

Không hề giao lưu, bọn họ lập tức tự thi triển thủ đoạn, kiểm tra bên trong tường.

Chương 1612: [Vạn Hồn Chú] ()

Người trước tâm niệm vừa động, trong hư không lập tức hiện ra mấy đạo U Hồn hơi mờ, sau khi hành lễ với nàng mới thử độn thổ, xuyên tường đi vào bên trong và phi độn từ phía trên tường đất.

Người sau ô lụa nhẹ nhàng chuyển động, cánh hoa màu hồng nhạt bay lả tả lập tức bay ra từ mặt dù, hóa thành một trận mưa hoa thật lớn, che ngợp bầu trời như đập xuống đất tường, chợt có bông hoa chui vào bức tường, biến mất không thấy gì nữa; có bông hoa nhẹ nhàng bay giữa không trung, leo tường mà qua...

Chẳng mấy chốc, hai người không hẹn cùng nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, lại liên tục thử mấy môn thủ đoạn, sau đó cùng nhau thu tay lại.

Hàng lông mày của Yến Minh Họa nhíu chặt, thoạt nhìn bức tường đất này rất bình thường, lại ngăn cách trong ngoài, nàng không dò xét ra cái gì.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức truyền âm nói: "Lệ yêu nữ, Bùi đạo hữu ở bên trong?"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, hiện tại nàng còn không biết bên trong tường có cái gì, sao biết Bùi sư đệ có ở bên trong hay không?

Thế là, nàng thản nhiên truyền âm trả lời: "Không thể xác định"

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt lại nói: "Lô đỉnh ký danh, trước tiên ngươi tìm xem có cửa lớn hay không."

"Nếu không có, trực tiếp bay vào đi."

Bức tường đất này không cao, đừng nói hai người bọn họ một người Nguyên Anh một người Hóa Thần, dù là người tay chân đầy đủ bình thường đến đây, cũng có thể nhẹ nhõm trèo tường mà qua.

Chỉ có điều, nơi đây là pháp tắc chi địa U Tố mộ, không thể lỗ mãng.

Hơn nữa, vừa rồi bọn họ dùng tất cả thủ đoạn dò xét đều không có hiệu quả, trực tiếp leo tường đi vào như thế, nguy hiểm quá lớn!

Vì vậy cách ổn thỏa nhất là đi lại dọc theo tưởng, xem có sẵn lối vào hay không.

Nghe vậy, Yến Minh Họa hừ lạnh một tiếng.

Nhưng vào thời điểm hiện tại cũng không có tâm trạng so đo việc xưng hô với Lệ yêu nữ, lúc này nói: "Lệ yêu nữ, ngươi có thủ đoạn phân biệt Bùi đạo hữu thật giả, nhưng ta không có, hai người chúng ta cùng đi tìm cửa vào!"

Lệ Liệp Nguyệt nhìn Yến Minh Họa, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Được."

Thế là, hai người đi dọc theo tường đất, bước về phía bên trái trước.

Nửa đoạn dưới tường đất nối liền với mặt đất đã mọc đầy rêu xanh dày đặc.

Màu sắc sáng như bạc giăng khắp nơi, tản ra một chút khí tức tanh hôi.

Hai người không nói tiếng nào đi một hồi lâu, bức tường đất này như không có cuối cùng, trong tầm mắt đều là bức tường đã hình thành thì không thay đổi, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cửa vào nào.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị trở về theo đường cũ, đi đến một phương hướng khác, cuối cùng một cái cửa nhỏ đã xuất hiện trong tầm mắt.

Cánh cửa này vô cùng chật chội, chỉ có thể cho một người vóc dáng bình thường ra vào, nếu là người khá mập mạp, sợ rằng sẽ trực tiếp bị kẹt ở bên trong lúc đi ngang qua.

Hơn nữa chỉ có khung cửa, cũng không cánh cửa, nhìn qua nó có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong.

Dường như bên trong là một cái sân phơi nắng rộng lớn.

Trên mặt đất bằng phẳng có từng sợi dây thừng, phơi nắng vải vóc loại vải đay thô.

Những mảnh vải vóc này đều rất rộng, sau khi gấp đôi treo ở trên dây thừng, cách mặt đất chỉ có hai thước.

Một tấm vải vóc như lều vải rủ xuống, sau mấy tầng đã che đậy ánh mắt, không thấy tình hình bên trong nữa.

Ở gần cánh cửa, phần lớn đều là vải bố màu trắng hơi ố vàng.

Nhưng nhìn xuyên qua kẽ hở vải vóc, dường như bên trong cũng có một chút màu sắc khá tươi đẹp.

Chỉ là qua rất nhiều lớp ngăn cách, không thấy rõ lắm.

Gần cửa nhỏ còn trưng bày một vài công cụ vẩy nước quét nhà.

Dường như đây là một cánh cửa sau dành riêng cho nô bộc ra vào...

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa dừng bước trước cửa, sau khi cẩn thận đánh giá một lượt, Lệ Liệp Nguyệt tâm niệm vừa động lập tức gọi ra một U Hồn thị nữ váy khói chập chờn, truyền âm phân phó: "Vào xem."

Thị nữ búi tóc cao đai lưng rộng, váy áo phức tạp, sau khi khi khép tay hành lễ, không hề do dự lập tức bay vào trong cánh cửa.

Dựa theo mệnh lệnh của Lệ Liệp Nguyệt, đầu tiên nàng chỉ đi qua đi lại trong phạm vi mà tầm mắt hai người có thể nhìn thấy một lát, lúc này mới bước vào sâu trong vải vóc phơi nắng.

Chẳng mấy chốc, vải vóc rủ xuống đã che khuất bóng dáng của nàng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi chưa thấy U Hồn thị nữ đi ra.

Hai người ngoài cửa dần cau hàng lông mày kẻ đen, Yến Minh Họa truyền âm hỏi: "Lệ yêu nữ, U Hồn thị nữ của ngươi còn sống không?"

Lệ Liệp Nguyệt truyền âm trả lời: "Nàng không có trở ngại, nhưng bây giờ ta không liên lạc được với nàng."

Ánh mắt Yến Minh Họa ngưng tụ lại, nhanh chóng truyền âm nói:

"Nếu Bùi đạo hữu ở bên trong, chắc chắn cũng gặp tình huống không khác là bao."

"Chúng ta không thể kéo dài nữa!"

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu: "Đi vào!"

Hai người không do dự nữa, lập tức đi vào.

Trên sân phơi nắng, không biết bao nhiêu vải vóc treo giữa không trung, cơn gió lạnh thổi qua, vải vóc tung bay như ngàn con thuyền giương buồm.

Ố chỗ gần cổng đều là vải vóc nhiều màu.

Đi vào trong sẽ thấy từng chiếc vạc bày ở phía dưới vải vóc, bên trong là thuốc nhuộm dư thừa chảy xuôi xuống.

Chương 1613: [Vạn Hồn Chú] (2)

Màu phấn, đỏ nhạt, hồng nhạt, hồng đào, đỏ hải đường, đỏ lựu, màu anh đào, đỏ nhũ bạc, đỏ chót, màu đỏ tía, son phấn, đan sắc, chu sa... Vô số vải vóc màu đỏ có đậm có nhạt như một biển màu đỏ, xoay tròn theo cơn gió lạnh thổi qua như sóng máu cuồn cuộn, bao vây hai người từng tầng.

Trong vạc nước phía dưới bọn chúng đều là chất lỏng màu đỏ tươi.

"Tí tách": "tí tách": "tí tách'...

Trong tiếng thuốc nhuộm liên tục nhỏ xuống, mùi hương ngai ngái tràn ngập.

Nhà bằng đất.

Trong mộng cảnh.

Bùi Lăng nuốt sạch sẽ chuỗi quả ớt trong tay.

Tùy ý lau máu đọng trên khóe miệng, hắn cảm giác được tu vi của mình đột nhiên tăng lên rất nhiều!

Tuy khoảng cách đến Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong còn kém xa lắm, nhưng lúc mới vào Hóa Thần hậu kỳ hoàn toàn không thể so sánh được.

Đúng vậy, hắn đã hoàn toàn thay thế mệnh cách của "Chúng"!

Sự ăn mòn của pháp tắc ngoại giới với [Minh Thiên Đại Mộng] cũng im bặt mà dừng lại vào thời khắc này!

Lúc này, một đám quỷ vật lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, võ phu xách đao đột nhiên ra tay, chém một đao về phía Bùi Lăng.

Lưỡi đao rét lạnh, âm khí như thực chất dây dưa trên đó, lúc phá không vô số tiếng quỷ khóc đột nhiên vang lên, từng đạo sương mù như khuôn mặt oán độc, hình bóng lay động lơ lửng hiện ra ở thân đao.

Mũi nhọn đập vào mặt, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này cũng chém ra một đạo đao khí.

Huyết sắc áp súc đến cực điểm như tấm lụa vắt ngang mà ra, sắc bén ngưng đọng như thực chất, không giữ lại chút nào chạm vào lưỡi đao của đối phương.

Keng! !!

Tiếng kim thiết đập vào nhau rào rào, trong khoảnh khắc đao khí huyết sắc vỡ nát, quỷ vật dáng vẻ võ phu kia cũng bị chấn lùi lại vài chục bước, sau khi hắn ta đứng vững lập tức ngước con ngươi vần đục lên, bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng, giơ lưỡi đao trong tay lên, dường như còn định chiến đấu tiếp.

Cùng lúc đó, quỷ vật khác ở xung quanh cũng ngo ngoe muốn động, khí tức dần bạo ngược.

Bùi Lăng khàn giọng nói: "Đừng vội, còn có, đợi thêm một chút!"

Nói xong, hắn căn bản không quan tâm đám quỷ vật này có đồng ý hay không, trực tiếp quay người đi vào nhà bằng đất trong mộng cảnh.

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

Sau khi hắn đi vào trong cánh cửa gỗ đơn sơ, lập tức tự động đóng lên.

Bùi Lăng đứng trong nhà chính, bình tĩnh chờ đợi.

Vốn một chuỗi quả ớt cuối cùng kia là cho những quỷ vật này, nhưng hắn lại tự nuốt chửng, tất nhiên hiện tại những quỷ vật đến vì thức ăn này cực kỳ tức giận.

Chỉ có điều, hiện tại Bùi Lăng cũng không quan tâm hậu quả đắc tội những quỷ vật này như thế nào.

Dù sao, nơi này là mộng cảnh của hắn!

Chờ giây lát, thấy những quỷ vật phía ngoài không có ý tiến vào nhà bằng đất, Bùi Lăng không khỏi hơi thất vọng.

Vốn định dùng thủ đoạn giống vậy giải quyết toàn bộ những quỷ vật kia, nhưng hiện tại xem ra lại không có khả năng đó.

"Hiện tại không có pháp tắc ăn mòn, [Minh Thiên Đại Mộng] có thể tiếp tục thật lâu."

"Trước tiên mặc kệ những quỷ vật bên ngoài..."

"Nhân lúc này, phải nắm bắt tăng thực lực lên, cũng tu luyện [Vạn Hồn Chú] một chút"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Hồn Chú]"

Trong cơ duyên Thiên Ngoại đảo trước đó, thuật pháp Hóa Thần kỳ mà hắn đoạt được trong truyền thừa "Chú", có tất cả ba môn theo thứ tự là [Tâm Ma Đại Diễn Chú], [Vạn Hồn Chú] và [Sinh Tử Hiến Lệnh].

Trong đó Bùi Lăng đã học được [Tâm Ma Đại Diễn Chú] và [Sinh Tử Hiến Lệnh].

Còn lại một môn [Vạn Hồn Chú] cuối cùng, là loại chú thuật duy nhất trực tiếp công kích trong ba môn thuật pháp này, lại vì vẫn lo lắng vấn đề vật liệu cùng sân bãi, chậm chạp không tu luyện.

Bây giờ, ở nơi vạn quỷ nghi lại U Tố mộ này, có lẽ tu luyện thuật pháp khác, hắn còn phải lo lắng vấn đề vật liệu, vấn để hoàn cảnh tu luyện, nhưng trong truyền thừa của "Chú"... Nơi này là chỗ tu luyện tốt nhất khắp thiên hạ!

Càng quan trọng hơn là, hiện quỷ vật ở quanh đây đều vì [Minh Thiên Đại Mộng] mà rơi vào trạng thái ngủ say, dù hệ thống đưa tặng cái gì cho hắn, hắn đều không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng SỢ...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Vạn Hồn Chú] cần hận ý cực hạn, oán độc cực hạn, chú niệm cực hạn..."

"Leng keng! Kiểm tra ra hận ý cực hạn, oán độc cực hạn, chú niệm cực hạn..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí hận ý cực hạn, oán độc cực hạn, chú niệm cực hạn cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, Bùi Lăng nhanh chóng mất đi quyền khống chế thân thể, sau đó bị hệ thống điều khiển, vận chuyển [Oán Yểm thần thông .

1Ngay sau đó, hận ý mênh mông hùng hậu như mây mưa màu mực tiến đến trước cơn mưa rào, mãnh liệt đến từ bốn phương tám hướng...

Chương 1614: Lại phong ấn (1)

Trà lâu.

Bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, sương trắng đậm đặc tuỳ tiện cuồn cuộn như yêu quỷ vô hình, giương nanh múa vuốt muốn xông vào trong lâu.

Hành lang, Mạc Lễ Lan hơi khép hai mắt, pháp lực bành trướng quanh người như thủy triều dao động trên đại dương mênh mông tùy ý.

Khí tức của nàng tối nghĩa hùng hậu, lấy một loại phương thức phức tạp chầm chậm phun ra nuốt vào, lực lượng pháp tắc huyền diệu trong cơ thể bị nàng luyện hóa một chút xíu.

Trước đó gặp gỡ ý chí hỗn độn của bản thể, vì hóa thân của Bùi tiên hữu quá yếu, nàng bị ý chí hỗn độn đoạt đi một bản nguyên.

Cũng may những lực lượng pháp tắc vừa đạt được kia, miễn cưỡng trợ giúp nàng khôi phục nguyên khí.

Sau đó, đợi có càng nhiều lực lượng pháp tắc, sẽ thông qua [Minh Thiên Đại Mộng] quay về mộng cảnh của bản thể, bộ phận ý chí tỉnh táo này của nàng có thể tiếp tục chủ trì đại cục, trợ giúp bản thể thức tỉnh!

Đương nhiên, lần này tiến vào mộng cảnh bản thể, nàng sẽ tiếp tục mang Bùi Lăng về, để vị Bùi tiên hữu này tiến hành một lần hiến tế cuối cùng.

Lần này, dù Bùi tiên hữu này đưa ra điều kiện gì, nàng đều có thể đồng ý!

Chỉ cần bản thể của nàng thức tỉnh, mặc kệ cho ra cái gì, nàng đều có thể cầm về một lần nữa.

Bao gồm tính mạng của vị Bùi tiên hữu này!

Thế nhưng, nể mặt đối phương đã từng chủ động giúp nàng, lại luôn cùng tiến lùi với nàng vào thời khắc đối mặt với nguy hiểm, chưa từng chạy trốn một mình, nàng chắc chắn sẽ không lấy tính mạng của đối phương thật, thậm chí chỉ cần tiếp theo đối phương không đưa ra điều kiện quá đáng, nàng cũng lười thu hồi những tạo hóa đã tặng cho đối phương.

Chỉ cần Bùi tiên hữu này đừng vô duyên vô cớ khống chế thân thể của nàng là được...

Đang nghĩ ngợi, thân thể Mạc Lễ Lan đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy chút nào!

Trong khoảnh khắc bên trong trà lâu yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, không khí như ngưng đọng, toàn bộ hành lang như biến thành một bức tranh dừng lại vào thời khắc này, chỉ có sương trắng bên ngoài cửa sổ thủy tinh vẫn tuỳ tiện bốc lên.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối dày đặc như thực chất, tiếng thì thầm như vô số người đồng thời gào thét cầu xin, đan xen tiếng rít gào vang lên bên tai mỗi một sinh linh bước vào nơi đây.

Chín cột đá màu trắng che trời trầm mặc đứng sừng sững, thiên kiếp ngưng tụ thành xiềng xích uốn lượn rơi xuống như cây sắn dây, vẫn khóa lại quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

ầm ầm...

Mây đen lăn lộn trên bầu trời, từng đạo kiếp lôi thỉnh thoảng đánh xuống.

Ánh chớp tím xanh nhanh chóng di chuyển theo xiềng xích, lực lượng mạng nhện lôi đình như nhảy nhót phía trên quan tài.

"Rầm rầm"...

Quan tài huyết sắc không ngừng rung động, khiến xiềng xích thiên kiếp đập vào nhau, phát ra tiếng vang trầm thấp chói tai.

Chín bóng dáng đạp không mà đứng, ngoại trừ trước đó bốn vị tổ sư tứ tông ma đạo đã tới một chuyến, năm người còn lại, một vị áo bào xanh trúc quan, khí tức trong trẻo, trong tay cầm một cây phất trần bạch ngọc, đạo cốt tiên phong; Một vị mặc áo choàng mười hai chương dệt nhật nguyệt tinh thần núi long hoa trùng, xiêm áo màu trắng gạo thêu hoa văn tông di tảo hỏa, lưng đeo trường kiếm, tay cầm ngọc tỉ, chuỗi ngọc ngũ sắc trên mũ miện rủ xuống trước ngực, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy uy nghiêm long trọng, có vẻ miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy; Một vị hoàn toàn bao phủ trong chiến giáp lạnh băng kiên cường, lại không thể phân biệt giới tính.

Trên đầu đội nón trụ thô kệch, áo giáp xanh đen như đá, vai điều khắc hung thú, eo quấn nộ long. Hắn ta đứng thẳng như tiêu thương, tay cầm trường sóc, nguy nga trầm ổn như núi, khí tức trầm ngưng nặng nề, sát khí thiết huyết quanh quẩn như thực chất; Một vị áo gai giày đen, tóc dài rối tung, quanh người không có bất kỳ vật trang trí gì, chỉ vác một thanh trường kiếm, người và kiếm như đã thành một thể, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý đã xông lên trời không!

Vị cuối cùng, lại là một vị mỹ nhân đầu đây tơ bạc hoa phục.

Nàng ngọc biếc quấn quanh, ung dung thanh tao lịch sự. Mặc dù mái tóc đen đã hóa thành màu sương tuyết theo năm tháng, nhưng khuôn mặt vẫn như mười tám, da thịt như mỹ ngọc mịn màng, oánh nhuận rực rỡ, mặt mày làm người ta nhớ tới thời khắc rừng hoa nở rộ cuối mùa xuân đầu mùa hè, cách sóng ánh sáng lăn tăn nhìn ra ngọn núi yên tĩnh xinh đẹp đằng xa.

Khuôn mặt xinh đẹp như đào lý, diễm sắc tuyệt thế, mặc váy ráng màu áo như ánh trăng, hoàn bội leng keng, không hề che đậy dáng vẻ thướt tha, khiến người gặp quên cả bữa ăn.

Nàng khép tay áo đứng đó, trong dáng vẻ lộ ra chút uy nghiêm, lúc băng rua ở vạt áo bay múa, một khung Ngọc Không Hầu khắc đầy phù văn lơ lửng bên cạnh người, dây cung như băng tinh, khung mềm mại như điêu khắc từ ngọc, tản ra vầng sáng nhu hòa như ánh trăng.

Tổ sư chín đại tông môn đều tới!

Không có bất kỳ giao lưu gì, chín vị tổ sư đều chiếm một phương hướng, bao bọc vây quanh quan tài huyết sắc.

Trong giây lát, một đạo thiên lôi đặc biệt to lớn đánh xuống, tiếng sấm nổ nặng nề chưa vang lên, quanh người chín vị tổ sư lập tức tràn ra pháp lực vô cùng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, đồng thời bấm pháp quyết.

Chương 1615: Lại phong ấn (2)

"Tạch tạch tạch két..."

Lực lượng hùng hậu xếp chồng từng tầng ở giữa không trung, che ngợp bầu trời ép xuống quan tài huyết sắc, theo tiếng động rợn người, cuối cùng cái nắp quan tài đọa tiên đã bắt đầu xuất hiện động tĩnh.

Nắp quan tài huyết sắc lấy tốc độ hơi không cảm nhận được, bắt đầu khép lại.

Sau một lát: "cùm cụp."

Một tiếng vang nhỏ, một đường nhỏ mở ra trên quan tài huyết sắc đã hoàn toàn khép lại.

Bóng tối liên tục không ngừng chảy ra từ trong khe hở, lập tức ngừng lại.

Theo pháp quyết tiếp tục, quan tài huyết sắc trôi lơ lửng một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi chìm vào lòng đất.

Lúc này, chín vị tổ sư đều thâm thả lỏng một hơi.

Bọn họ vốn tưởng, nếu vị đọa tiên này đã vào ranh giới sắp thức tỉnh, tất nhiên đã có một bộ phận ý chí thức tỉnh.

Đọa tiên trong trạng thái như thế, cho dù phần lớn lực lượng bản thể còn đang bị phong ấn, cũng có thực lực tiên nhân gần như vô hạn!

Bởi vậy trước khi tới, tất cả bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho một trận ác chiến!

Nhưng không ngờ sau khi ra mới phát hiện, toàn bộ trạng thái của đọa tiên này đều là ngơ ngác, căn bản không có một tia ý chí thức tỉnh, những việc làm ra hoàn toàn khó hiểu!

Hiện tại chín người bọn họ đã giết tới hang ổ của đối phương, bắt đầu tiến hành phong ấn bản thể hắn ta một lần nữa.

Kết quả đọa tiên này không để ý bọn họ tí nào, còn đang tập trung tinh thần truy sát một tiểu bối Hóa Thần.

Thậm chí, sau khi tên tiểu bối Hóa Thần kia trốn vào U Tố mộ, rất nhiều dị tộc điên dại gánh chịu ý chí hỗn độn của hắn ta bị điều động ra, trực tiếp bị chặn ở bên ngoài U Tố một!

Hiện tại bên U Tố mộ kia còn tưởng Vĩnh Dạ hoang mạc muốn chủ động khai chiến, đã điều động rất quỷ vật khai chiến với ý chí hỗn độn đọa tiên...

Ầm!

Quan tài huyết sắc hoàn toàn rơi vào chỗ phong ấn ban đầu trong lòng đất, trên khoảng đất trống giữa chín cột đá, trận văn tàn tạ loé lên từng trận ánh sáng nhạt, chỉ có điều vì đường vân bị phá hỏng, những ánh sáng này chậm chạp không thể dung hội quán thông, lại chỉ có thể dùng tốc độ chậm rãi tự động chữa trị.

Các tổ sư lập tức lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo, ném vào trận pháp phía dưới.

Trận pháp nhanh chóng thôn phệ những thiên tài địa bảo này, trong chốc lát ánh sáng bùng lên, tốc độ tự động chữa trị lập tức tăng vọt.

Không lâu sau, đại trận phức tạp hoàn toàn khôi phục, tất cả trận văn cùng nhau lấp lóe mấy lần, chầm chậm dập tắt, toàn bộ mặt đất quay về bình thường.

Lần phong ấn này đã hoàn thành!

Thấy chuyện tiến hành rất thuận lợi, tổ sư Cửu Nghi sơn thản nhiên nói: "Được rồi."

Giọng điệu tổ sư Tố Chân Thiên nhu hòa nói: "Hiện tại, chỉ cần giải quyết hết những tên điên dại bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, sẽ không có trở ngại gì nữa."

"Loại việc vặt này." Giọng "Minh Huyết" tổ sư âm u lạnh lẽo: "Giao cho thế hệ nhóc con là được!"

Các tổ sư khác đều khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, chín bóng dáng như bức tranh bị nước rửa sạch, dân biến mất.

Trong giây lát, giữa cột đá đã không có một ai.

ầm ầm...

Kiếp lôi trên bầu trời chợt rơi xuống.

Điện quang màu tím xanh nhanh chóng di chuyển dọc theo xiềng xích, không rơi xuống đất mặt.

Bóng tối xung quanh tràn ngập như thực chất, tiếng thì thầm chói tai như xuân tằm ăn lá, rả rích vô tận.

Trong hoang vu tối tăm, tiếng xột xoạt đứt quãng, thỉnh thoảng vang lên tiếng sâu bọ chém giết lẫn nhau, truyền ra từng đợt...

Tất cả lại quay về lúc ban sơ.

Một ngày sau đó.

Nhà bằng đất.

[Minh Thiên Chi Vụ] tràn ngập, bóng tối như thực chất bao phủ toàn bộ khoảng đất trống ban đầu.

Trong phòng, Phó Huyền Tự ngồi xếp bằng trên đất, đang không dám lãng phí thời gian tu luyện, khí tức của hắn ta đã khôi phục đỉnh phong.

Trong một góc khác, hận ý, oán độc, chú niệm vô cùng vô tận từng tầng bao phủ một bóng người huyền bào, đó là Bùi Lăng!

Đột nhiên, tất cả hận ý, oán độc, chú niệm bắt đầu co vào dữ dội, cuối cùng quy về một sợi sương trắng ngưng thực, trôi nổi trước người hắn.

Bùi Lăng lập tức đánh ra rất nhiều pháp quyết quỷ quyệt phức tạp.

Sợi sương trắng này dần biến ảo thành từng khuôn mặt người đau khổ, im ắng phát ra tiếng gào thét, điên cuồng, quái đản, dữ tợn, vặn vẹo... Cuồng loạn giãy giụa.

Mặt người lướt qua như phù quang, nhanh chóng biến mất, hàng ngàn hàng vạn không thể tính toán.

Bọn chúng bay ra từ trong sương trắng, trong khoảnh khắc lại hoàn toàn vây quanh Bùi Lăng, tất cả mặt người đều nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng, đủ loại ánh mắt điên cuồng đều tập trung vào trên người Bùi Lăng.

Khí tức âm u cuồng bạo tràn ngập như thủy triều tràn đầy lên.

Mặt đất ngưng kết ra từng tầng màu sắc băng sương, trong hư không tràn ngập sự lạnh lẽo, dường như ngay sau đó sẽ có vô số bông tuyết bay xuống lúc lạnh băng.

Lúc này, cuối cùng Bùi Lăng đã đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, tất cả mặt người lập tức dừng gào thét và giãy giụa, sau đó gào thét hội tụ, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa quỷ dị.

Bùi Lăng đột nhiên mở to miệng, đạo phù văn này lập tức bị hắn nuốt vào trong miệng.

Sau khi nuốt phù văn vào, bờ môi Bùi Lăng mấp máy như phun ra một chữ, lại như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Chương 1616: Người sống!

Ngay sau đó, một luồng nguyền rủa âm u lạnh lẽo ác độc, cường đại đáng sợ, im hơi lặng tiếng chui vào mặt đất.

Mặt đất bình tĩnh như trước, không có bất kỳ phản ứng gì.

Cùng lúc đó, trong mộng cảnh, bên tai Bùi Lăng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Hắn lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, hoàn thành tu luyện [Vạn Hồn Chú] !

Thấy những quỷ vật trong mộng cảnh vẫn tụ tập ở ngoài phòng, không hề bị [Vạn Hồn Chú] ảnh hưởng, Bùi Lăng nhướn mày, hắn không biết lần này hệ thống giúp hắn nguyền rủa ai Tình huống không ổn!

[Vạn Hồn Chú] là nguyền rủa loại công kích, lúc hệ thống tu luyện loại thuật pháp này, sẽ trực tiếp chọn lựa ra tay với mục tiêu mạnh nhất ở hiện trường.

Hắn cố ý chọn tu luyện môn nguyền rủa này ở thời điểm này, chính là vì bên ngoài vừa hay có một đống lớn quỷ vật.

Nhưng trong tình huống hiện tại... Hệ thống không coi trọng những quỷ vật Phản Hư kỳ kia!

Điều này chắc chắn giống với lần đó ở Vĩnh Dạ hoang mạc, hệ thống nguyền rủa một sự tồn tại kinh khủng không biết nào đó giúp hắn!

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng lập tức hít sâu một hơi, vốn định tiếp tục tu luyện [Khí Dĩ Tái Đạo] một chút, nhưng bây giờ không có thời gian đó, phải nhanh chóng rời đi.

Nếu không, một khi sự tồn tại bị hệ thống nguyền rủa kia tìm tới cửa, hắn sẽ hoàn toàn xong đời!

Hiện tại chỉ có ý chí Chân Tiên trong trà lâu mới có thể che giấu hành tung cho hắn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự chút nào, ý thức lập tức rời khỏi bên trong [Minh Thiên Đại Mộng], chuyển dời đến hiện thế.

Hiện thế.

Nhà bằng đất.

Trong bóng tối, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, nhanh chóng thu hồi tất cả [Minh Thiên Đại Mộng] xung quanh.

Cùng lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa mình và nhà bằng đất này có một loại quan hệ khó mà miêu tả lại vô cùng chặt chẽ, dường như hắn đã là chủ nhân nơi đây!

Chỉ có điều, bây giờ thời gian cấp bách, sau này lại kế thừa quyền khống chế cái nhà bằng đất này cũng được, bây giờ chạy trốn giữ mạng càng quan trọng hơn!

Nghĩ như vậy, [Minh Thiên Chi Vụ] như thiên hà cuốn ngược, trong chốc lát đã bị Bùi Lăng thu sạch về trong cơ thể, trong nhà bằng đất không còn bất kỳ bóng tối nào nữa, chỉ thấy trong hai ngọn đèn yên tĩnh thiêu đốt phía trên bàn thờ, dầu thắp còn có non nửa.

Đồ cúng và trái cây vẫn còn tươi mới, ánh sáng đìu dịu như châu ngọc, đặc biệt mê người.

Dụng cụ bày ra chỉnh tề, nông cụ treo trên tường đã không còn bóng đen dày đặc bình tĩnh.

Tất cả những Bùi Lăng và Phó Huyền Tự do nhà bằng đất phục khắc ra, đều đã biến mất toàn bộ không thấy gì nữa.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, cửa gỗ đơn sơ tự động mở ra.

Cùng lúc đó, hắn truyền âm nói: "Đi!"

Lúc này, Phó Huyền Tự đã kịp phản ứng, nghe được Bùi Lăng truyền âm, nhanh chóng dừng tu luyện, không nói nhảm bất kỳ điều gì chỉ đáp: "Tốt!"

Hai người lập tức bỏ chạy ra bên ngoài cửa chính.

Bọn họ dễ dàng thoát ra nhà bằng đất, không chịu chút trở ngại nào.

Ngoài phòng, trên mặt đất vốn trống không lại người người nhốn nháo, đứng đủ loại quỷ vật.

Võ phu khí tức hung bạo xách đao, thư sinh lạnh lùng lơ lửng cầm quạt, nữ nhân mang thai sắp sinh lôi kéo hài tử, lão giả cầm quải trượng ho khan, thiếu nữ dáng người yểu điệu uyển chuyển đốt đèn, bà lão khuôn mặt từ ái tay cầm làn, da người trống, giày tơ thêu hoa, cây khô héo, bóng đen đầu người thân rắn... Giống hệt với tình hình ở bên trong mộng cảnh!

Sắc mặt Phó Huyền Tự đột nhiên thay đổi, không ngờ nơi này tụ tập nhiều quỷ vật Phản Hư như thết Hắn ta lập tức lấy ra mộc như ý, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ tử chiến.

Lúc này, một đám quỷ vật cũng như vừa tỉnh lại, quanh người tràn trề âm khí, hội tụ ở đây như thực chất.

Rất nhiều ánh mắt lạnh lẽo bạo ngược khẽ lướt qua trên người Bùi Lăng, sau đó toàn bộ khóa chặt Phó Huyền Tự.

Mạc Lễ Lan cho [Cấm Tức Quyết], tác dụng chủ yếu là khóa lại sinh cơ trong U Tố mộ, không bị U Tố mộ đồng hóa thành người chết, hơn nữa có thể né tránh sự thăm dò của quỷ vật... Nhưng cái này cũng cần tránh tiếp xúc chính diện với quỷ vật.

Hiện tại, hai người đã trực tiếp đối mặt với một đoàn quỷ vật này.

Bùi Lăng cướp đi mệnh cách của "Chúng", còn có thể lừa những quỷ vật này, nhưng Phó Huyền Tự chỉ dựa vào [Cấm Tức Quyết 1, lại không thể tiếp tục che giấu thân phận người sống!

Tất cả quỷ vật nhìn chằm chằm Phó Huyền Tự, quanh người đều sinh ra hận ý hùng hậu.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, khóe miệng bọn chúng hơi cong lên, lập tức nở một nụ cười vô cùng khát máu, hưng phấn, mừng như điên.

Võ phu mở to miệng, trong hàm răng nhọn trắng đục xen lẫn huyết nhục máu me đầm đìa, giọng điệu âm u lạnh lẽo: "Người sống!"

Hai mắt thư sinh lập tức đỏ hồng, bờ môi xanh đen, răng nanh sắc bén nhanh chóng sinh ra, đầy tham lam nói: "Huyết nhục tươi mới!"

Chương 1617: Một ánh mắt (1)

Nữ nhân mang thai âm trầm nói: "Đồ ăn!"

Lão giả phát ra một tiếng ho khan vô cùng đữ đội: "Khụ khụ khụ... Trân quý... Đồ ăn Khụ khụ khụ... Đồ ăn! !"

Thiếu nữ nhẹ nhàng giơ đèn lồng trong tay lên, dường như muốn chiếu rõ ràng Phó Huyền Tự hơn một chút: "Ta!"

"Ta!"

"Phải là của ta!"

"Chúng' ở chỗ này, một món đồ ăn có thể biến thành rất nhiều phần, chúng ta chia đều!"

"Tốt, chia đều!"

"Ta chỉ cần đầu!"

"Ta muốn cánh tay trái!"

"Ta muốn cánh tay phải!"

"Ta muốn thân thể!"

"Ta muốn tim gan..."

Lúc đang mồm năm miệng mười bàn tán, tất cả quỷ vật đã trực tiếp ra tay.

Võ phu đánh một đao xuống, lưỡi đao lấp lóe tia sáng lạnh, âm khí gào thét như thực chất, vô số tiếng quỷ khóc đột nhiên vang lên, từng đạo sương mù như khuôn mặt oán độc, hình bóng lay động hiện ra ở thân đao, ngang nhiên chém về phía Bùi Lăng và Phó Huyền Tự.

Nữ nhân mang thai bụng lớn như sắp chuyển dạ, trong nháy mắt vỡ ra từ giữa, hóa thành một cái miệng mọc đầy răng nhọn to như chậu máu, bao phủ xuống hai người.

Trong nháy mắt cây khô một hóa mười, mười hóa trăm, trong khoảnh khắc khoảng đất trống trước nhà bằng đất đã biến thành một tòa rừng cây khô khổng lồ. Tất cả cây cối đều có hình thù kỳ quái, vặn vẹo quái dị, giống nhau như đúc, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng!

Cùng lúc đó, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, quỷ vật khác cũng rối rít lấy ra đủ loại thủ đoạn, trong chốc lát cảnh vật trong tầm mắt tối nghĩa âm trầm như phủ một lớp khăn lụa màu đen xám, khí tức lạnh lẽo điên cuồng tăng vọt, giữa không trung đột nhiên có bông tuyết màu xám đen rơi xuống lả tả.

Nhiều thuật pháp kinh khủng như thế cứ như sóng to gió lớn nhào về phía hai người, Bùi Lăng và Phó Huyền Tự như một chiếc thuyền con giữa núi đào sóng biển, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn lật úp, bị đập thành bột mịn.

Thấy cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng không có chút biến hóa nào, lúc này lấy ra một mặt cờ xí nền đỏ hoa văn đen.

Chính là [Tru Ác Kỳ] !

Chỉ có điều, dường như lần trước kỳ linh bị trọng thương, hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say, lại không có dấu hiệu hiện thân.

Trong chốc lát Bùi Lăng không quan tâm những điều này, lập tức huy động [Tru Ác Kỳ], mặt cờ huyết sắc chỉ lay động một biên độ rất nhỏ, pháp lực của hắn lập tức tiêu hao hơn phân nửa!

Ngay sau đó, mặt cờ lập tức thổi ra một trận gió mạnh, lúc lực lượng to lớn tràn trề gào thét ra, trong chớp mắt đã cuốn bay tất cả công kích của quỷ vật ra ngoài.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng hơi há miệng, bờ môi mấp máy phát ra một tiếng nói vô cùng âm u lạnh lẽo, tà ác: "Chú!"

Ngay sau đó, một đám quỷ vật Phản Hư không có chút sức chống cự nào, thân thể của bọn họ, tập thể bắt đầu hư thối!

Đám quỷ vật không biết đã xảy ra chuyện gì, vô thức lấy tu vi cưỡng ép trấn áp xu thế hư thối.

Chẳng mấy chốc, không còn tiếp tục hư thối nhưng vết thương lại không chuyển biến tốt đẹp chút nào, mà mọc ra từng khuôn mặt người mơ hồ không rõ.

Động tác của tất cả quỷ vật lập tức cứng đờ, bọn chúng lợi dụng lực lượng mạnh hơn áp chế nguyền rủa trong cơ thể, nhưng lần này càng trấn áp, mặt người hiện ra càng nhiều, càng nhanh!

Chẳng mấy chốc, mặt người lít nha lít nhít nhanh chóng lan tràn, mỗi một quỷ vật đều bị từng khuôn mặt người trải rộng toàn thân!

Đây là [Vạn Hồn Chú] !

Bùi Lăng vừa dùng hệ thống tu luyện ra loại nguyền rủa này!

Không kịp đợi đến khi [Vạn Hồn Chú] có kết quả cuối cùng, Bùi Lăng và Phó Huyền Tự không dừng lại chút nào, đảo mắt đã trốn vào trong sương trắng...

Sau khi hai người rời đi, một đám quỷ vật vẫn không có bất kỳ động tác gì.

Mặt người trên người càng ngày càng rõ ràng, mỗi một khuôn mặt người đều lộ ra một loại ý cười vặn vẹo, dường như ngay sau đó có thể sống sót.

"Hiì hì... Hì hì... Hì hì ha ha..."

Mặt người hé miệng, đồng loạt truyền ra tiếng cười âm u lạnh lẽo.

Theo tiếng cười liên tiếp, tất cả quỷ vật, khí tức bắt đầu suy sụp dữ dội.

Nhưng ngay lúc này, một đạo ánh mắt cường đại, kinh khủng đột nhiên nhìn chăm chú.

Sự biến hóa của mặt người trên người tất cả quỷ vật dừng lại toàn bộ.

Ánh mắt này nhanh chóng đời đi, dường như cũng không quá để ý việc nhỏ bên này.

Ngay sau đó, mặt người trên người quỷ vật rối rít tróc ra, bọn họ nhanh chóng khôi phục quyền khống chế thân thể, nhưng khí tức mỗi một quỷ vật đều suy yếu một mảng lớn.

Quanh người bọn họ lập tức sinh ra hận ý càng thêm hùng hậu mênh mông, rối rít đuổi theo vào bên trong sương trắng!

Trà lâu.

Sương trắng bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào.

Mạc Lễ Lan ngồi một mình trên ghế ở trong hành lang, khí tức quanh người lưu chuyển, phun ra nuốt vào lực lượng tối tăm huyền diệu.

Lúc này, sắc mặt nàng lạnh băng, mắt sắc sương hàn.

Kết thúc một ngày này, nàng vẫn bị bên Bùi tiên hữu khống chế không thể động đậy, cho đến vừa rồi mới khôi phục quyền khống chế thân thể!

Thời gian dài như vậy, vốn nàng đã sớm có thể khôi phục nguyên khí.

Kết quả vì Bùi Lăng làm như thế, nàng trực tiếp lãng phí thời gian một ngày, đến bây giờ còn chưa luyện hóa xong lực lượng pháp tắc trước đó!

Chương 1618: Một ánh mắt (2)

Lần này, đợi sau khi bản thể của nàng thức tỉnh, sẽ chẻ Bùi tiên hữu này thành gậy người, ném vào vạc rượu ngâm rượu cho mình!

Đang nghĩ ngợi, Mạc Lễ Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn trà lâu.

Nàng nhíu mày, nhưng vẫn vung ống tay áo một cái, một đạo khí kình đập ra, mở cửa ra.

Hai bóng dáng đứng ngoài cửa, một huyền bào cầm đao; một thanh sam lỗi lạc, cầm như ý trong tay.

Chính là Bùi Lăng và Phó Huyền Tự!

Hai người lập tức đi vào bên trong trà lâu.

Mạc Lễ Lan tâm niệm vừa động, cửa trà lâu lập tức "phanh" một tiếng khép lại.

Ngay sau đó, nàng lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng, chưa mỡ miệng đã nghe Bùi Lăng vượt lên trước một bước truyền âm hỏi:

"Mạc tiên hữu, ngươi không sao chứ?"

Lúc này vẻ mặt Bùi Lăng lo lắng, ánh mắt nặng nề, dường như cực kỳ quan tâm sự an toàn của Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan không khỏi ngẩn ngơ, nghi ngờ truyền âm hỏi lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Một vị hậu bối U Tố mộ chú ý tới ngươi! Ta cố ý vội trở về, là vì bảo vệ ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, Mạc Lễ Lan lập tức phát hiện một đạo ánh mắt cường đại, kinh khủng, nhìn chăm chú toàn bộ khu vực này!

Không do dự chút nào, nàng lập tức tiêu hao tất cả lực lượng pháp tắc vừa luyện hóa, hòa cả tòa trà lâu này vào trong U Tố mộ!

Trà lâu lập tức như rơi vào hầm băng!

Băng sương màu xám đen như thủy triều mãnh liệt, chỉ trong một hô hấp đã đông kết toàn bộ hành lang, hơn nữa nhanh chóng lan tràn lên trên lầu.

Tĩnh mịch hoành hành ngang ngược, rét lạnh tràn ngập.

Toà trà lâu này nghiễm nhiên không khác gì bên ngoài, không còn tồn tại chút sinh cơ nào nữa.

Ánh mắt kia nhanh chóng lướt qua khu vực này, không phát hiện điều khác thường liền trực tiếp dời đi.

Khí tức Mạc Lễ Lan lập tức trở nên cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệch nói: "Cho ta lực lượng pháp tắc!"

Nghe vậy, Phó Huyền Tự vội vàng lấy ra mộc như ý, sau đó duỗi ngón tay điểm một cái, một luồng pháp lực nhu hòa lập tức nâng nó trôi nổi đến trước mặt Mạc Lễ Lan.

Lần này bọn họ đạt được lực lượng pháp tắc, đã mạo hiểm rất nhiều.

Vốn hắn ta dự định dùng cái này để bàn một ít điều kiện với Mạc tiền bối, nhưng vừa rồi trên đường trở về Bùi Lăng cố ý nhắc nhở, tiếp theo mặc kệ Mạc tiền bối cần gì, đều phải toàn lực phối hợp với đối phương.

Nếu không, tất cả mọi người đều phải chết!

Nếu là trước đây, tất nhiên Phó Huyền Tự sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của đệ tử Trọng Minh tông, càng không nói đến vị này là Thánh Tử Trọng Minh tông hung danh bên ngoài.

Nhưng lần này nếu không phải vị Bùi thánh tử này ra tay, chỉ sợ hắn ta đã sớm vẫn lạc giữa đường.

Thậm chí cuối cùng có thể thành công thu lấy lực lượng pháp tắc, cũng hoàn toàn là công lao của vị Bùi thánh tử này!

Bởi vậy, trong loại tình huống hiện tại, dù Bùi Lăng nói thật hay giả, hắn ta đều sẽ làm theo...

Lúc này, Mạc Lễ Lan duỗi tay ra, một phát bắt được mộc như ý, lập tức bắt đầu hấp thu lực lượng pháp tắc gánh chịu trong nó.

Lực lượng huyền diệu tiêu tán mà ra, hòa vào trong cơ thể nàng từng chút một, hai mắt Mạc Lễ Lan hơi khép, quanh người vận chuyển pháp lực, theo thời gian trôi qua, khí tức suy yếu của nàng dần bắt đầu khôi phục, sắc mặt tái nhợt cũng bình thường trở lại.

Chẳng mấy chốc, nàng ổn định lại trạng thái của mình, lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía Bùi Lăng, lạnh lùng truyền âm nói:

"Bản tọa không cần ngươi bảo vệ!"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nếu hắn thật có thực lực bảo vệ đối phương, vừa rồi cần gì phải trốn về?

Chỉ có điều, rõ ràng bây giờ ý chí Chân Tiên đã tổn thất rất lớn, khí tức trà lâu cũng xảy ra sự biến hóa cực kỳ kịch liệt, nhưng không biết có phải đối phương đã ra tay hay không, nguy hiểm đã qua chưa?

Ngay lúc đang suy nghĩ, giọng Mạc Lễ Lan lạnh băng nói: "Ta chỉ là một sợi ý chí, đúng là Quỷ Tang hơi rắc rối, tạm thời chỉ có thể sử dụng lực lượng pháp tắc U Tố mộ để che giấu tung tích toà trà lâu này."

"Thế nhưng, vậy sẽ tăng nhanh sự ăn mòn của U Tố mộ với trà lâu, cho nên hiện tại ta cần càng nhiều thọ nguyên!"

Quỷ Tang?

Gốc cây dâu che trời ở U Tố mộ kia?

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, lập tức biết vừa rồi hệ thống nguyền rủa ai.

Thế nhưng, lúc ấy chắc chắn Quỷ Tang không ở trong [Minh Thiên Đại Mộng] của hắn, hơn nữa xung quanh nhà bằng đất cũng không thấy bất kỳ bóng dáng cây dâu nào, mình và Quỷ Tang phải cách rất xa mới đúng, nhưng không biết hệ thống làm thế nào nguyền rủa đến Quỷ Tang...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng âm thầm yên lòng, nếu ý chí Chân Tiên đã che giấu tung tích trà lâu, chắc hẳn vừa rồi Quỷ Tang cũng không phát hiện mình...

Vào lúc này, Phó Huyền Tự lập tức nói: "Tiền bối, cứ lấy thọ nguyên của ta là được."

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp ra tay, khẽ vung về phía Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự không làm ra bất kỳ phòng ngự gì, cảm nhận được bản nguyên sinh cơ trong cơ thể của mình lập tức xói mòn, phân lượng lại nhiều hơn lần trước nhiều.

Hắn ta hơi thay đổi sắc mặt, đợi sau khi Mạc Lễ Lan hoàn toàn lấy đi thọ nguyên, mới nghi ngờ hỏi: "Mạc tiền bối, lần này lấy không phải một trăm năm?"

Chương 1619: Cứu người quan trọng

Mạc Lễ Lan bình thản nói: "Lần này là ba trăm năm, mười ngày!"

Nói xong, nàng bấm pháp quyết, đánh thọ nguyên vào trong lâu.

Một luồng lực lượng nhu hòa bồng bột lập tức nhộn nhạo lên, giống cơn gió mềm thứ nhất thổi qua mặt băng trong ngày xuân, nơi đi qua băng tiêu tuyết tan, vạn vật khôi phục.

Chẳng mấy chốc, băng sương màu xám đen lui đi từng chút một, khí tức rét lạnh lặng yên biến mất, trong trà lâu sinh cơ tái hiện, âm khí nhạt lại, dần khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Sau khi làm xong tất cả, Mạc Lễ Lan vội nói tiếp: "Hiện tại U Tố mộ ăn mòn tăng lên, trăm năm thọ nguyên trước đó của ngươi, lại thêm ba trăm năm thọ nguyên vừa lấy, tất cả có thể duy trì mười ba ngày sinh cơ của toà trà lâu này."

Nàng ngẩng đầu nhìn qua Phó Huyền Tự, bình tĩnh nói: "Ngươi lại mất một tôn hóa thân, hiện tại nguyên khí đại thương, hãy nghi lại trong lâu hai ngày, lại tiếp tục đi thu thập lực lượng pháp tắc cho ta."

"Hiện tại lực lượng pháp tắc còn chưa đủ!"

Phó Huyền Tự khẽ gật đầu, liếc nhìn hành lang không thấy bóng dáng ba người Chung Quỳ sư đệ, Ninh sư đệ và Yến sư muội, hỏi:

"Tiền bối, ba vị sư đệ sư muội kia của ta đang nghỉ ngơi trên lâu?"

Bùi Lăng cũng đang nhìn lên trên lầu, phòng tu luyện trong lâu này được chế tạo từ tài liệu đặc thù, còn điêu khắc rất nhiều phù văn, có thể ngăn cách cảm giác thần niệm.

Vì vậy, mặc dù sau khi hắn tiến vào lâu, không phát hiện khí tức của Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa nhưng cũng không lo lắng cái gì.

Nhưng ngay sau đó, Mạc Lễ Lan lại khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Bốn người bọn họ cũng đi tìm kiếm lực lượng pháp tắc cho ta.

Nói xong, nàng chuyển sang Bùi Lăng, nói thêm: "Bốn người kia đều chủ động nói ra."

"Bao gồm hai tên đạo lữ kia của ngươi cũng giống như vậy."

Nghe vậy, Bùi Lăng và Phó Huyền Tự đồng thời thay đổi sắc mặt!

Hai người bọn họ mới ra ngoài một ngày, bốn người khác đã chủ động ra ngoài tìm kiếm lực lượng pháp tắc?

Đây là có chuyện gì? !

Bùi Lăng lập tức hỏi: "Lệ sư tỷ đi bao lâu rồi?"

Cùng lúc đó, Phó Huyền Tự cũng nhanh chóng hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Mạc Lễ Lan ngắn gọn nói: "Một ngày trước"

Trong lòng Bùi Lăng lập tức trầm xuống, hôm qua hắn đi ra ngoài, còn cố ý dặn dò Lệ sư tỷ, trước khi mình trở về không thể rời khỏi trà lâu.

Tuy bên Yến Minh Họa chưa từng truyền âm, nhưng Phó Huyền Tự là người chững chạc, khẳng định cũng sẽ nhắc nhở ba người Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ và Yến Minh Họa.

Dù là Lệ sư tỷ hay ba người Yến Minh Họa, đều là người thừa kế chín tông môn lớn cẩn thận bồi dưỡng, tuyển chọn từng tầng, không có khả năng không nhìn ra được chút tình hình đó!

Hiện tại bốn người đồng thời rời khỏi trà lâu, nhất định xảy ra biến cố gì!

Lúc này Bùi Lăng lại hỏi: "Mạc tiên hữu, hôm qua trước khi đám người Lệ sư tỷ rời đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Mạc Lễ Lan thản nhiên nhìn Bùi Lăng và Phó Huyền Tự, sau đó nói: "Hôm qua có Chúng sinh nô mang theo lực lượng pháp tắc, tìm tới cửa chịu chết."

Chúng sinh nô?

Quỷ "Chúng"!

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức biết hôm qua mình tiến vào nhà bằng đất, phục khắc thể của hắn đã đi thẳng tới toà trà lâu này!

Có Mạc Lễ Lan tọa trấn ở đây, chắc chắn phục khắc thể không che giấu được thân phận.

Nhưng phục khắc thể ngụy trang thành mình, hơn nữa còn tìm được trà lâu, chắc chắn Lệ sư tỷ sẽ lo lắng cho hắn!

Về phần ba người Yến Minh Họa... Có lẽ tình huống cũng giống như vậy.

Chắc chắn vị phục khắc thể Phó Huyền Tự kia không bị hắn giết chết, cũng cùng đi tới trà lâu!

Lúc này, Phó Huyền Tự nhanh chóng lại hỏi: "Bọn họ đi nơi nào?"

Mạc Lễ Lan thản nhiên nói: "Nếu là tìm kiếm lực lượng pháp tắc cho ta, tất nhiên phải đến pháp tắc chi địa."

"Nhưng cụ thể đi pháp tắc chi địa nào, sao ta biết được?"

Nói đến đây, nàng nhìn Bùi Lăng, lại nói tiếp: "Hai người nam tu kia đi trước, còn hai vị đạo lữ của ngươi rời đi muộn hơn chút, thời gian hai nhóm phàm nhân đi ra ngoài chênh lệch không nhiều, chỉ là chưa chắc đã đi cùng một nơi."

Thấy Mạc tiền bối liên tục nói Yến sư muội là đạo lữ của Bùi thánh tử hai lần, Phó Huyền Tự lập tức cau mày nói: "Mạc tiền bối, ngươi không nên hiểu lầm, Yến sư muội..."

Không đợi hắn ta nói hết lời, Bùi Lăng lập tức nói: "Mạc tiên hữu đã không có việc gì, vậy ta còn có chuyện muốn làm, không thể tiếp tục ở lại nơi đây."

Nói xong, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm cho Phó Huyền Tự:

"Phó đạo hữu, hiện tại ta đi tìm người, ngươi giúp ta đòi một môn thuật pháp lợi hại lợi hại một chút từ Mạc chân tiên."

"Tốt nhất là tiên thuật!"

"Vậy ta lại càng nắm chắc hơn"

Nghe vậy, Phó Huyền Tự ngẩn ngơ, nhanh chóng kịp phản ứng, đúng vậy hiện tại cứu người quan trọng! Không thể trì hoãn vì một chút việc nhỏ râu ria.

Thế là hắn ta chuyển sang Mạc Lễ Lan, lập tức nói: "Mạc tiền bối, ta muốn tiếp tục đi tìm kiếm lực lượng pháp tắc cho tiền bối. Chỉ là nơi đây nguy hiểm, vì để tránh chậm trễ tiền bối khôi phục, kính xin tiền bối truyền thụ một môn tiên thuật để ta có thể sử dụng"

"Như thế, ta cũng có thể càng nhanh mang về càng nhiều lực lượng pháp tắc cho tiền bối."

Chương 1620: Cá lớn

Mạc Lễ Lan nghe vậy nhíu mày, nàng có rất nhiều tiên thuật!

Nhưng nào có Hóa Thần kỳ có thể sử dụng tiên thuật? Dù là [Minh Thiên Đại Mộng] của nàng cũng cần lực lượng pháp tắc mới có thể thôi động.

Mặc dù [Khí Dĩ Tái Đạo] có thể lấy pháp bảo bản mệnh tạm thời gánh chịu lực lượng pháp tắc, nhưng lực lượng pháp tắc như thế, tu sĩ không điều khiển được.

Trừ khi người vốn là tiên nhân như mình và Bùi tiên hữu, mới có thể lấy lực lượng thần hồn vô cùng cường đại cưỡng ép di chuyển lực lượng pháp tắc, để bản thân sử dụng!

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan lập tức lắc đầu nói: "Không có tiên thuật Hóa Thần kỳ, nhưng ta có thể cho ngươi một môn thuật pháp đặc biệt, rất thích hợp cho tình huống hiện tại của ngươi."

Phó Huyền Tự lập tức hỏi: "Thuật pháp gì?"

Mạc Lễ Lan bình tĩnh nói: " [Mạt Đạo Khuynh Tiên] "

Nước biển như mực, sóng ánh sáng như vảy.

Màu sắc đen như mực thâm trầm khó lường, đại dương mênh mông tuỳ tiện như che giấu vô số yêu ma quỷ quái, quỷ quái quái dị.

Trời cao bao la ảm đạm, cơn gió lạnh lẽo thổi tới từ bốn phương tám hướng, dõi mắt đều là thuỷ vực mênh mông như vô biên vô hạn.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đã bay một ngày một đêm về một phương hướng nào đó, từ đầu đến cuối không thấy bất kỳ lục địa hoặc là hòn đảo nào, thậm chí cũng chưa từng thấy một khối đá ngầm lộ ra mặt biển.

Xung quanh không có vật gì, chỉ có nước biển màu sắc đen nhánh yên lặng dao động dưới cơn gió lạnh lẽo.

Hai người càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, theo lý mà nói hiện tại bọn họ đã rời khỏi địa giới U Tố mộ, nhưng âm khí trên mặt biển lại không tiêu tán hoặc là suy yếu chút nào, vẫn lạnh lẽo thấu xương.

Ròng rã một ngày một đêm, cũng không thấy bất kỳ vật sống gì.

Quan trọng nhất là cho đến hiện tại, bọn họ vẫn không thể sử dụng thủ đoạn liên hệ với tông môn!

Dường như bọn họ vẫn luôn ở trong U Tố mộ.

Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên dừng lại độn pháp, đạp không mà đứng, trầm giọng nói: "Tình huống không đúng, đi vẻ!"

Ninh Vô Dạ gật đầu: "Tốt!"

Hai người lập tức thay đổi phương hướng, bỏ chạy về bến tàu lúc đến.

Lần này, bọn họ chưa phi độn bao xa, mặt biển vẫn gió êm sóng lặng dần nổi sóng gió.

Soạt... Soạt... Soạt...

Sóng nước vốn lấp loáng, mặt biển như lưng cá bắt đầu xóc nảy chập trùng, lắc lư lên sóng cả rõ ràng.

Thoạt đầu hai người không để ý, nhưng chẳng mấy chốc sóng gió càng lúc càng lớn.

rầm rầm...

Một cơn sóng lớn đột nhiên dấy lên thế nước khí thế hung hăng đi mấy chục trượng mới hung hăng đập xuống, cơn gió mạnh nổi lên thổi bay áo bào hai người.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức bay lên cao hơn, nhưng ngay sau đó sóng lớn mới ra lập tức tăng vọt, cũng vỗ tới chỗ cao.

Hai người nhận ra tình huống có vấn đề, càng bay càng cao.

Ngay lúc này, toàn bộ mặt biển núi thổ sóng thần, vô số nước biển màu mực tranh nhau chen lấn tăng vọt như là thiên địa điên đảo, toàn bộ hải vực trút xuống bọn họ. Trong nháy mắt đã hình thành một cái thủy lao to lớn che khuất bầu trời, bao vây hai người ở bên trong.

Chung Quỳ Việt Cức lập tức lấy ra ngọc tỉ bản mệnh, đánh về phía nước biển.

"Keng!"

Ninh Vô Dạ tâm niệm vừa động, trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, kiếm khí bắn tứ tung chém về xung quanh.

rầm rầm rầm...

Lực lượng trấn áp, kiếm khí sắc bén... Hai người lấy ra thủ đoạn, thủy lao không ngừng lắc lư, lại không có chút dấu hiệu vỡ nát nào.

Cùng lúc đó, phạm vi thủy lao vẫn còn tiếp tục co vào, không gian hai người có thể xê dịch càng ngày càng nhỏ.

Cuối cùng, lượng lớn nước biển xông vào chỉ còn lại không gian chật hẹp đủ để hai người đứng thẳng tựa lưng vào nhau, màu mực, màu xanh sẫm, mực lam, xanh đậm... Dòng nước chảy xiết, đủ loại mạch nước ngầm đan xen vào nhau.

Vòng xoáy khổng lồ, dòng nước mạnh mẽ như một bàn tay khổng lồ vô hình vô cùng to lớn, gắt gao đè lại hai người, bọn họ điên cuồng hạ xuống, lăn lộn, trước mắt nhanh chóng lướt qua đủ loại kỳ quái.

Lực trùng kích kinh khủng làm Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức như hai chiếc thuyền con bị sóng gió đánh xuống, bị mạch nước ngầm mãnh liệt kéo vào sâu trong biển, một thân tu vi mất đi tác dụng...

Soạt!

Thuyền dừng đỗ ở cầu tàu.

Một ngư dân tuổi già đầy mặt sầu khổ lại đứng vô cùng vững vàng, mặc cho bên mạn thuyền đánh cá chập trùng xóc nảy như thế nào, dường như dính trên boong thuyền, chưa từng di chuyển một bước.

Thủ pháp của hắn ta thành thạo kéo một tấm lưới đánh cá, chẳng mấy chốc ngư dân lôi kéo lưới đánh cá đến trên cầu tàu, chậm rãi đi vào bến tàu.

Lần này bắt cá, số lượng không nhiều, chỉ có hai con cá đặc biệt lớn.

Không lâu sau, ngư dân đi đến dưới cột cờ bến tàu, hắn ta dựa vào cột cờ chậm rãi ngồi xuống, nhưng không lập tức mở lưới ra, mà cách lưới đánh cá, nắm lấy một con cá lớn, đưa đến trước mặt dò xét.

"Ba ba ba."

Sức lực của con cá lớn này rất lớn, cố hết sức giãy dụa, ngư dân gần như bắt không được, nước biển mặn bắn đầy cả mặt mũi hắn ta.

Hắn ta lập tức nắm toàn bộ lưới đánh cá, hung hăng hất lên ngay tại chỗ.

Chương 1621: Sân phơi nắng (1)

"Ầm"

Hai con cá lớn lập tức bị nện đến choáng đầu hoa mắt, trong chốc lát không thể động đậy.

Chỉ có điều, sinh mệnh lực của hai con cá lớn này cực kỳ ương ngạnh, không ngã chết, cũng không phát ra tiếng kêu thảm gì, chỉ một lát sau đã hơi bật lên bật xuống, dường như còn dư sức.

Ngư dân nghiêm mặt, nắm lưới đánh cá lên lại nện xuống, sau đó là cái thứ ba, thứ tư...

Tí tách.

Chẳng mấy chốc, hai con cá lớn bị nện đến thoi thóp, máu thịt be bét, máu cá vảy cá văng tứ phía, dính đầy mặt ngư dân, chậm rãi chảy theo khuôn mặt hắn ta đến cằm dưới.

Thấy cuối cùng hai con cá này đã hết sức giãy giụa, lúc này ngư dân mới mặt không thay đổi mở lưới, đổ cá từ trong lưới ra, lấy ra một con dao phay sáng như tuyết, chuẩn bị chính thức giết.

Nhưng ngay lúc này, hai con cá lớn vừa rơi xuống đất, trên người lập tức tuôn ra sinh cơ kinh người.

Xoạt!

Oanh! !

Kiếm khí và hỏa diễm đồng thời đánh trúng ngư dân!

Ngư dân lập tức bay ngược ra.

Hai con cá lớn sắp bị làm thịt đột nhiên vọt lên, dường như tránh thoát một loại trói buộc nào đó, hiện ra nguyên hình giữa không trung, chính là Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ!

Lúc này hai người áo bào rách nát, sắc mặt trắng bệch, trong thất khiếu máu tươi chảy dài, lại mình đầy thương tích, tình huống rất tôi tệ.

Sắc mặt bọn họ đều rất nghiêm nghị, pháp tắc nơi đây cổ quái, vừa rồi lại không biết thế nào đã trúng chiêu.

Nhưng cũng may, có ý chí đọa tiên truyền thụ cho [Chuyển Sinh Hỏa] và [Kiếm Ý Duyên Niên], cho dù dưới tình huống tu vi bị phong cấm, cũng có thể thi triển ra.

Hiện tại hai người đang dựa vào [Chuyển Sinh Hỏa] và [Kiếm Ý Duyên Niên] cưỡng ép khôi phục nguyên hình!

Cách đó không xa, ngư dân ngã xuống đất không hề do dự chút nào xoay người bò lên, mặt không thay đổi cầm theo dao phay, tiếp tục đi về phía hai người.

Hai người không chút do dự, lập tức ra tay.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Một lát sau, hai bóng dáng máu thịt be bét, pháp lực hỗn loạn chầm chậm rơi xuống từ giữa không trung, hiện tại toàn bộ bến tàu đã là huyết nhục văng tung tóe, dòng máu tuỳ tiện chảy xuôi.

Ngư dân đã bị tháo thành tám khối, rơi đây đất.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ thở dốc từng ngụm, lúc này sắc mặt hai người đều trắng bệch như tờ giấy, vết máu chảy ra từ trong thất khiếu đã hiện ra màu sắc đỏ tím. Pháp lực quanh người hỗn loạn, vết thương chồng chất.

Không giống tình huống trước đó, trước đó trạng thái của bọn họ hoàn hảo, hợp lực mới có thể chém giết ngư dân.

Nhưng lần này, đầu tiên bọn họ đã chịu thiệt thòi lớn, thương thế đã không nhe, lại giao thủ với ngư dân này, cho dù lấy ra hết át chủ bài, cũng bỏ ra một cái giá lớn cực kỳ nặng nề, mới mạo hiểm thắng được!

Lúc này, Ninh Vô Dạ là cửu kiếp Hóa Thần cũng bị trọng thương.

Chung Quỳ Việt Cức lại dùng ý chí lực mạnh mẽ đau khổ chống đỡ, mới không lập tức ngã xuống.

Trận chiến đấu vừa kết thúc, thậm chí hai người không rảnh đạp không, sau khi rơi xuống đất lập tức lấy ra bó lớn đan dược từ trong túi trữ vật để sử dụng.

Đan dược vào bụng, sắc mặt hai người dần chuyển biến tốt đẹp, Ninh Vô Dạ lập tức truyền âm nói: "Mặc dù ngư dân này có hình dáng khác biệt vừa rồi, nhưng chắc là cùng một quỷ vật!"

"Có thể là một loại quỷ vật giết không chết!" Dược lực tan ra, Chung Quỳ Việt Cức cũng khôi phục một chút nguyên khí, trầm giọng truyền âm: "Trước đừng quan tâm nó, bây giờ khí tức của chúng ta đã bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều quỷ vật, phải nhanh chóng rời đi!"

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu: "Cái biển này có thể là giả, không thể đi vào trong biển nữa!"

Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Phó sư huynh cũng không ở chỗ này, rút lui trước, sau đó đi tới một chỗ pháp tắc chi địa tìm kiếm"

"Tốt"

Lúc nói chuyện, mặc dù thương thế hai người còn chưa khôi phục nhưng không dám dừng lại quá nhiều ở nơi này, lập tức đi đến bên trong sương trắng.

Bọn họ vừa đi vào bên trong sương trắng đậm đặc, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, mây mở sương tan, nước biển màu mực hiện ra sóng ánh sáng lăn tăn, khắp nơi mênh mông, không có vật gì, chỉ có hải vực như vô ngần.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ lại về vị trí bên trong biển vừa rồi!

Lúc này, trên bến tàu, rất nhiều cá chết rơi đầy trên bến tàu, có một con lại vặn vẹo bành trướng, trong giây lát đã biến thành một bóng người, dáng người trung đẳng, ngũ quan hơi có vẻ bẻ cong, trên khuôn mặt dãi dầu sương gió lấm tấm tàn nhang.

Một đôi mắt tối tăm trống rỗng.

Ngư dân mới im lặng di chuyển bước chân, mới đầu vụng về không lưu loát, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã quen thuộc với bộ thân thể này, bắt đầu đi về phía cầu tàu.

Không bao lâu, thuyền đánh cá cũ nát tiếp tục giương buồm ra biển.

Sân phơi nắng.

Xung quanh đều là tường vây cao lớn, trong tường vây lại không mênh mông vô bờ như lúc nhìn từ bên ngoài, chỉ là một cái sân nhỏ rất bình thường, không khác gì sân phơi nắng nhà nông.

Chỉ có điều, ở bên ngoài nhìn tường đất dường như phàm nhân cũng có thể tùy ý trèo vào, sau khi đi vào lại vô cùng cao lớn, có thể nói là nguy nga, đứng thẳng ngang mây, vào trong tầng mây.

Chương 1622: Sân phơi nắng (2)

Không biết cửa nhỏ đã lặng yên biến mất từ lúc nào.

Toàn bộ sân phơi nắng yên lặng, chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng "tí tách" của thuốc nhuộm nhỏ xuống.

Một vài bức vải vóc được treo gọn gàng ở trên dây thừng, theo cơn gió lạnh thổi qua, khoan thai lay động, nhìn từ bên ngoài loại vải vóc này như là vải bố, quan sát ở khoảng cách gần lại đặc biệt nhẹ mềm, hơn nữa không có chút dấu vết dệt làm nào.

Yến Minh Họa cầm ô lụa, đoan trang đứng đó, ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn về phía vải vóc xung quanh.

Nhìn những vải vóc như được chế tác ra này, đều dính đầy oán giận cực hạn, da người nguyền rủa!

So với đèn lồng da người xuất hiện trong trà lâu vào trước đó, cũng thuộc về cùng một loại quỷ vật.

Chỉ có điều, Lệ yêu nữ được ý chí đọa tiên truyền thụ cho môn thuật pháp kia, lại là khám phá sự ngụy trang của những da người này.

Hiện tại hai người đều dùng [Cấm Tức Quyết] khóa lại sinh cơ, vì vậy tạm thời còn chưa kinh động những quỷ vật da người này.

Trong rất nhiều vải vóc đậm nhạt không đồng nhất, một bức màu đỏ tươi mơ hồ bị chen chúc ở giữa.

Tính chất nó nhẹ mềm như mây trôi, sợi ngang sợi dọc tỉnh mịn, sáng bóng tươi đẹp như lụa như gấm, lúc cơn gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng xoay tròn, mơ hồ có từng tia từng sợi ánh sáng vàng bạc lấp lóe, dường như lúc dệt làm đã xen lẫn ngân tuyến tơ vàng.

Cho dù lúc này cũng không phải trời trong vạn dặm, chỉ dưới sắc trời bình thường cũng có vẻ diễm lệ tươi đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng yêu thích.

Chỉ có điều, có thể nhìn ra quỷ vật trong tầm mắt, lúc tấm vải màu đỏ này lắc lư đột nhiên hóa thành một tấm da người dính đây vết máu.

Nhìn lại trắng nõn kiểu nộn, khuôn mặt sinh động như thật, hiển nhiên chủ nhân tấm da người này là một nữ tử vẻ ngoài cực đẹp.

Lúc này chẳng biết huyết nhục xương cốt đi đâu, chỉ còn lại một tấm da người hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng treo trên sợi dây thừng, đang phát ra khói đen cuồn cuộn như oán giận chỉ khít Lệ Liệp Nguyệt váy đen như đêm, huyết sắc độc lâu vờn quanh bên cạnh, đáy mắt thuần trắng lấp lóe ánh sáng, mười ngón tay tinh tế phồn hoa nở rộ như đang kết động, rất nghiêm túc đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết quỷ dị phức tạp.

Cùng lúc đó, thỉnh thoảng trong hư không xung quanh sáng lên từng đạo trận văn huyết sắc, lại đã sớm bố trí tốt một tòa trận pháp phụ trợ, không ngừng thấm vào tấm da người trước mặt.

Da người vốn trắng nõn, đã có mấy trăm U Hồn thị nữ đi vào trong đó, theo những U Hồn thị nữ này đi vào, dần bị ăn mòn một chút màu sắc sương mù, trở nên hơi mờ đi.

(Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] bên hông Lệ Liệp Nguyệt im ắng chập chờn, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, sương đen tràn ngập, từng đôi mắt màu mực không ngừng mở ra từ trong sương mù.

Hàng trăm hàng ngàn U Hồn thị nữ dần hiện ra.

Sau khi mỗi một đám thị nữ xuất hiện, lập tức hóa thành một luồng hơi khói màu xám đen, chủ động hòa vào tấm da trước mặt Lệ Liệp Nguyệt!

Một luồng lại một luồng, rả rích vô tận.

Cho đến hiện tại, trên da người trải rộng đôi mắt màu mực như thật như ảo, theo Lệ Liệp Nguyệt bấm niệm pháp quyết, còn có càng nhiều U Hồn thị nữ tràn vào trong nó.

Nhìn tình cảnh này, Yến Minh Họa đột nhiên truyền âm hỏi: "Lệ yêu nữ, còn bao lâu nữa?"

Lệ Liệp Nguyệt ngắn gọn truyền âm trả lời: "Chỉ nửa canh giờ nữa!"

Yến Minh Họa khẽ gật đầu, tiếp tục đứng bên cạnh hộ pháp.

Hôm qua, sau khi bọn họ tiến vào nơi đây, lập tức phát hiện Bùi Lăng và Phó Huyền Tự căn bản không ở nơi này.

Hơn nữa, sau khi đi vào trong pháp tắc quỷ dị nơi đây, tất cả cửa ra vào đều biến mất, tường vây cao lớn như vô tận, căn bản không tìm thấy cách rời đi!

Sau khi thử đủ loại thủ đoạn không có kết quả, Lệ yêu nữ đưa ra một cách mạo hiểm... Luyện hóa một quỷ vật nơi đây!

Lệ yêu nữ tu luyện là hồn đạo, am hiểu nhất khu quỷ ngự hồn chỉ pháp.

Chỉ cần đối phương có thể thành công luyện hóa một quỷ vật nơi đây, có thể để quỷ vật này mang theo bọn họ rời đi, thậm chí tiếp theo bọn họ đi lại ở U Tố mộ cũng sẽ thuận lợi rất nhiều.

Thế là, bắt đầu từ hôm qua, Lệ Liệp Nguyệt chọn lựa được quỷ vật trước mặt, đã lấy bí pháp Trọng Minh tông luyện chế cả ngày, Yến Minh Họa thì vẫn canh giữ ở bên cạnh, hộ pháp cho nàng.

Cơn gió lạnh thổi qua, vải vóc rủ xuống như sóng cả chập trùng, bồng bềnh lung lay.

Yến Minh Họa cầm ô lụa trong tay, cảnh giác xung quanh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng nửa canh giờ đã qua.

Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên thổ ra một hơi, cuối cùng đã luyện hóa thành công!

Trong nháy mắt cảm nhận được tâm thần có mối liên hệ chặt chẽ với tấm da người trước mắt, nàng thầm nghĩ đáng tiếc, U Tố mộ này chưa từng bị Thánh tông giáo hóa, nếu không chắc chắn là một thánh địa tu luyện cực tốt!

Lúc này, một luồng hơi khói bốc hơi ra từ trong da người khổng lồ, hóa thành từng U Hồn thị nữ, trở về [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh .

1Da người rơi xuống từ trên dây thừng, dần bành trướng, chớp mắt đã hóa thành dáng vẻ một thiếu nữ.

Chương 1623: Làm quần áo (1)

Thiếu nữ này tuổi chừng mười sáu, lông mi cong mắt phượng, mặt hạnh má đào, nhìn lại khuôn mặt như ngọc, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chỉ có điều, sắc mặt nàng trắng bệch như chết, môi đỏ tươi như giọt máu, quanh người không có chút hơi người, âm khí dày đặc như yêu như quỷ.

Nàng mở to một đôi con ngươi đen nhánh, nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt.

Thấy Lệ Liệp Nguyệt thành công luyện hóa tấm da người này, Yến Minh Họa thở phào, lập tức truyền âm: "Nhanh hỏi nàng lối rat"

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, trong tay kết động pháp quyết ngự quỷ, truyền âm hỏi: "Lối ra nơi đây ở đâu?"

Nữ tử da người hé miệng, đôi môi máu mấp máy, rất cứng ngắc trả lời: "Không có chủ nhân nơi đây đồng ý, ai cũng không ra được."

Chủ nhân nơi đây?

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen cau lại, Yến Minh Họa hỏi: "Chủ nhân nơi đây là ai?"

Nữ tử da người nhìn chằm chằm bọn họ, vẻ mặt đột nhiên trở nên quỷ quyệt, tiếng nói lơ lửng nói: "Nơi đây... Tạm thời vô chủ!"

"Cứ chọn một người trong hai người các ngươi đi!"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa thay đổi sắc mặt, đột nhiên như bị sợi dây thừng vô hình trói lại, không thể động đậy.

"Hiì hì... Hì hì ha ha... Hì hì... Hì hì..."

Vô số tiếng cười âm u lạnh lẽo lơ lửng vang lên ở bốn phương tám hướng, tất cả da người trên sân phơi nắng sống lại!

Đếm mãi không hết ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt tập trung vào hai người.

"Hì hì... Nơi đây không có chủ... Hì hì ha ha... Cứ chọn một vị chủ nhân mới trong số hai người các ngươi đi... Ha ha..."

"Các tỷ muội, chủ nhân mới nơi đây nhất định phải treo được lên dây thừng giống chúng ta!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải có túi da tốt như hoa như ngọc, thổi qua liền rách!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải có thể làm thành y phục đẹp mắt!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải nhuộm đủ màu sắc đẹp đẽ....

"Chủ nhân mới nơi đây..."

Đám da người mồm năm miệng mười nói ra yêu cầu, chẳng mấy chốc có da người nói: "Bên trái cực kỳ tốt, có một bộ túi da xinh đẹp, sau khi lột bỏ nhất định vẫn như hoa như ngọc, thổi qua là rách!"

"Bên phải cũng cực kỳ tốt! Cũng có một bộ túi da xinh đẹp mềm mại, hơn nữa nhất định có thể treo trên dây thừng!"

"Làm sao bây giờ? Nên chọn ai?"

"Cả hai bộ túi da đều không tệ, vậy xem ai làm quần áo đẹp mắt đi"

"Đúng! Ai làm quần áo đẹp mắt, người đó là chủ nhân nơi đây!"

Nghe vậy, trong lòng Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa không thể nhịn được sinh ra hận ý vô cùng vô tận.

Đây là sự căm hận và chán ghét với toàn bộ sinh linh từ trong đáy lòng, trong nháy mắt bọn họ hận không thể có thể giết sạch tất cả vật sống giữa thiên địa, bao gồm các nàng!

Ngay lúc này, nữ tử da người kia che miệng cười khẽ, màu da trắng bệch như trang giấy càng làm nổi bật đôi mắt đen nhánh, thâm trầm khiếp người: "Như vậy, hai vị có thể bắt đầu làm y phục"

Vừa nói xong, da người trên người Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức bắt đầu giãy giụa, dường như ngay sau đó sẽ rời khỏi cơ thể!

Yến Minh Họa hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế đầu óc không ngừng hiện ra hận ý ngập trời, vận chuyển thuật pháp phòng ngự do đọa tiên truyền thụ cho nàng.

Ngay sau đó, phía trên ô lụa trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng tối dày đặc, như mực nước nhỏ vào nước trong nhanh chóng tràn ngập, bao phủ nàng và Lệ Liệp Nguyệt.

Cùng lúc đó, sợi dây thừng vô hình trói buộc hai người lập tức biến mất.

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Lệ Liệp Nguyệt không do dự chút nào: "đỉnh linh linh... [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] bên hông đột nhiên phát ra tiếng vang, cơn gió lạnh lẽo nổi lên xung quanh người, trong nháy mắt hiện ra U Hồn thị nữ chồng chất Ô lụa của Yến Minh Họa nhanh chóng xoay tròn, cánh hoa vốn màu phấn hồng nhu hòa, trong chớp mắt đã hóa thành kiếm khí nghiêm nghị, khí tức lạnh băng như ánh trăng xen lẫn gió mát, điên cuồng gào thét nhào về phía rất nhiều da người.

Trà lâu.

Ngoài cửa sổ sương trắng cuồn cuộn, cảnh tượng trong hành lang ảm đạm.

Mạc Lễ Lan ngồi trên ghế dựa, Bùi Lăng và Phó Huyền Tự đứng sóng vai cách nàng không xa.

Lúc này, Phó Huyền Tự đang nặng nề hỏi: " [Mạt Đạo Khuynh Tiên] ? Xin hỏi tiền bối, uy năng thuật này như thế nào?"

Giọng Mạc Lễ Lan bình thản nói: "Càng là sinh cơ khô kiệt, uy năng càng mạnh. Trong chớp mắt sắp chết, sẽ sánh ngang với tiên thuật."

"Nhưng bây giờ ngươi chỉ thiếu bốn trăm năm thọ nguyên, uy năng thuật này chỉ hơi mạnh hơn thuật pháp phổ thông,"

Nghe vậy, Phó Huyền Tự ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức cảm thấy đây là một môn thuật pháp rất không tệ!

Hiện tại bọn họ ở U Tố mộ, nguy hiểm khắp nơi.

Không ai biết mình có thể sống bao lâu.

Môn thuật pháp này chắc chắn là át chủ bài cực kỳ thích hợp cho tỉnh cảnh hiện tại!

Thế nhưng, nghĩ đến môn thuật pháp này là Bùi Lăng cần, Phó Huyền Tự lập tức truyền âm nói: "Bùi thánh tử, môn thuật pháp này như thế nào?"

Bùi Lăng truyền âm trả lời: "Có thể"

Phó Huyền Tự nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hành lễ nói: "Đa tạ Mạc tiền bối, ta lấy môn thuật pháp này."

Mạc Lễ Lan không do dự, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lập tức hiện ra một đoàn [Minh Thiên Chi Vụ] đánh mi tâm vào Phó Huyền Tự.

Chương 1624: Làm quần áo (2)

Trong chớp mắt sương đen chui vào mi tâm, trong đầu óc Phó Huyền Tự lập tức có thêm một môn thuật pháp tối nghĩa.

Trong lòng lập tức hiểu rõ tất cả pháp quyết, tuyến đường vận chuyển pháp lực của nôn thuật pháp này, dường như đã tu luyện rất lâu.

Không kịp cẩn thận hiểu rõ chỗ huyền diệu của môn [Mạt Đạo Khuynh Tiên] này, Phó Huyền Tự vội nói tiếp: "Mạc tiền bối, hiện tại vãn bối chỉ cần mười năm thọ nguyên, còn lại đều có thể lấy đi"

Môn thuật pháp này, thọ nguyên càng ít, uy năng càng mạnh, hiện tại hắn ta cần dựa vào môn thuật pháp này để di chuyển ở U Tố mộ, thọ nguyên quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới thực lực.

Giữ lại mười năm thọ nguyên, trong lòng hắn ta có nắm chắc sẽ đột phá đến cảnh giới tiếp theo trong vòng mười năm.

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, Phó Huyền Tự chỉ giữ lại mười năm thọ nguyên, hiển nhiên muốn cùng hắn ra ngoài tìm người, nhưng lấy trạng thái hiện tại của đối phương...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn đột nhiên lắc đầu.

Với thân phận tính tình của Phó Huyền Tự, nếu đã làm ra quyết định, mình có khuyên giải chưa chắc đối phương đã nghe.

Hơn nữa, Bùi Lăng cũng muốn đi tìm Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa trước, sau khi bảo đảm Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa an toàn, mới có thể cân nhắc đến chuyện khác.

Nếu Chung Quỷ Việt Cức và Ninh Vô Dạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên con đường này...

Thế là, Bùi Lăng không nói lời nào.

Lúc này, Mạc Lễ Lan ra tay, cách không khẽ vồ về phía Phó Huyền Tự.

Lập tức, một đoàn sinh cơ bản nguyên cực lớn bị cưỡng ép rút ra, dung nhập cả tòa trà lâu.

Lần này lấy quá nhiều thọ nguyên, khuôn mặt Phó Huyền Tự lập tức già nua vài chục năm, trong chớp mắt lại từ thanh niên nhược quán biến thành dáng vẻ trung niên. Chỉ có điều, khí tức của hắn ta suy sụp càng nhiều hơn.

Lúc này nhìn lại, vốn thanh linh hoạt bát, thuần túy bành trướng đã không còn sót lại chút gì, lại cho người ta một loại cảm giác gần đất xa trời, âm u đây tử khí.

Phó Huyền Tự nhanh chóng ổn định lại khí tức của mình, lập tức nhân tiện nói: "Làm phiền tiền bối, chúng ta xuất phát đây."

Lúc đang nói chuyện hắn ta đã nhìn về phía Bùi Lăng, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hai người xoay người rời khỏi trà lâu.

Trong hành lang, Mạc Lễ Lan vung ống tay áo một cái, cửa gỗ lập tức khép lại sau lưng hai người.

Màu sắc ảm đạm trong cả tòa trà lâu nhanh chóng biến mất, chẳng mấy chốc nhìn không khác gì bên ngoài lầu các.

Mạc Lễ Lan hơi khép hai mắt, bắt đầu luyện hóa lực lượng pháp tắc mới lấy được.

Bên ngoài trà lâu, sương trắng tràn ngập.

Bùi Lăng và Phó Huyền Tự đi một đoạn đường, bốn phương tám hướng đều là sương mù đậm đặc như thực chất, đã sớm không thấy bất kỳ tung tích nào của trà lâu.

Phó Huyền Tự đột nhiên lấy ra một cái ngọc giản trống không, ghi [Mạt Đạo Khuynh Tiên] vào bên trong.

"Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Cùng lúc đó, bên tai Bùi Lăng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Trong giây lát, Phó Huyền Tự đưa ngọc giản tới, truyền âm nói:

"Bùi thánh tử, đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] Mạc tiền bối cho"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau khi tiếp nhận ngọc giản, truyền âm trả lời: "Mạc chân tiên vừa nói, Lệ sư tỷ và Yến đạo hữu đi cùng nhau. Ta muốn đi tìm hai người bọn họ trước, sau đó đưa các nàng về trà lâu, mới có thể đi tìm hai vị khác."

"Nếu Phó đạo hữu không yên tâm, có thể đi tìm hai vị sư đệ của ngươi trước."

Phó Huyền Tự gật đầu, Bùi Lăng không nói, hắn ta cũng sẽ đề nghị lần này đôi bên chia ra hành động.

Mặc dù trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn hợp tác với Thánh Tử Trọng Minh tông, nhưng thân là truyền nhân chính đạo, cũng không thể mọi chuyện trông cậy vào Thánh Tử Ma môn ra tay.

Hiện tại hắn ta có [Mạt Đạo Khuynh Tiên], thực lực tăng nhiều, hoàn toàn có năng lực một mình đi tìm hai vị sư đệ, sao có thể giao phó sự an toàn của các sư đệ sư muội cho Bùi Lăng?

Chỉ có điều, bây giờ muốn tìm người, lại hoàn toàn không biết vị trí cụ thể của bốn người...

Nghĩ tới đây, hắn ta lấy ra la bàn, trên đó đánh dấu tất cả pháp tắc chi địa ở quanh đây, sau đó nói: "Hiện tại điều quan trọng nhất là vị trí của bốn người bọn họ. Vừa rồi chúng ta đã đi qua gian nhà bằng đất kia, chắc chắn không phải"

"Có thể Lệ thánh nữ và các sư đệ sư muội của ta đã đến pháp tắc chi địa còn lại."

"Bùi thánh tử chọn một, ta chọn một cái khác."

Bùi Lăng nghe vậy lại khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Hiện tại ta cũng không biết Lệ sư tỷ ở pháp tắc chi địa nào."

"Nhưng ta có thủ đoạn đặc biệt có thể một đường truy tung đến vị trí của sư tỷ."

"Đợi chút nữa ta chọn phương hướng, chắc chắn là vị trí của Lệ sư tỷ và Yến đạo hữu. Đến lúc đó, Phó đạo hữu đổi nơi khác là được."

Nghe vậy, Phó Huyền Tự gật đầu nói: "Được."

Thấy Phó Huyền Tự đồng ý, Bùi Lăng duỗi ra năm ngón tay giả vờ kết động, sau khi "suy tính" hai tức lập tức nói ở trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác [Vô Danh công pháp 1"

Lệ sư tỷ là đạo lữ của hắn, Yến Minh Họa là lô đỉnh của hắn.

Chương 1625: Cách tìm người

Hiện tại dù hắn ủy thác [Lục Dục Bí Điển] hay [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], hệ thống đều có thể dẫn hắn tìm tới vị trí của Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa.

Chỉ có điều, nếu Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa thật sự ở cùng nhau, mình song tu với ngay Lệ sư tỷ ngay trước mặt Yến Minh Họa, dù sao cũng tốt hơn thải bổ Yến Minh Họa ngay trước mặt LỆ sư tỷ...

Bởi vậy, hiện tại lựa chọn ổn thỏa nhất là uỷ thác [Lục Dục Bí Điển].

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Vô Danh công pháp] cần đạo lữ...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ...

"Leng keng! Kiểm tra ra nơi đây có sự tồn tại của đạo lữ khác phù hợp điều kiện..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí cho ngài...

Đạo lữ khác có điều kiện phù hợp? ?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đây là hệ thống thiểu năng 4.0 thăng cấp: Chữa trị thiếu sót vào lúc số lượng đạo lữ không chỉ có một, uỷ thác [Vô Danh công pháp] chỉ song tu với một đạo lữ...

Đúng vậy: "đạo lữ" này không chỉ đạo lữ đã đưa tặng thành công, mà ở đó có đạo lữ phù hợp điều kiện nhất!

Đệt!

Nơi này là U Tố mộ!

Nơi vạn quỷ nghi lại!

Đạo lữ phù hợp điều kiện gì kia...

Đệt bà hệ thống! !

Ngay lúc Bùi Lăng hỏi thăm liệt tổ liệt tông hệ thống, hệ thống đã trực tiếp thao túng thân thể hắn, bỏ chạy về phía bắc.

Thấy Bùi Lăng đi thẳng về hướng bắc, Phó Huyền Tự hoàn toàn không nghi ngờ gì, hắn ta lập tức nhìn về phía la bàn, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt một chỗ pháp tắc chi địa ở phương hướng ngược lại.

Ngay sau đó, bóng dáng Phó Huyền Tự cũng biến mất tại chỗ.

Trong trà lâu, sương trắng tùy ý lăn lộn sôi trào ngoài cửa sổ, trong lâu lại yên tĩnh ôn hòa khác biệt quá nhiều.

Mạc Lễ Lan từ từ nhắm hai mắt, một mình xếp bằng ở trên ghế, khí tức quanh người lưu chuyển, pháp lực phun ra nuốt vào, đang chuyên tâm luyện hóa lực lượng pháp tắc.

Đột nhiên, toàn thân nàng cứng đờ, thân thể lập tức mất đi quyền khống chế.

Cả tòa trà lâu lập tức yên tĩnh như chết.

Nhìn lại từ đằng xa, đảo hoang nơi chân trời như một tòa phần mộ to lớn.

Hòn đảo nằm trên mặt biển như hung thú nghi lại, yên lặng ảm đạm, giữa cành cây đen nhánh có tường vi hai màu đỏ trắng nở rộ, như vẩy máu lên tuyết.

Trên không là mây đen dày đặc, rào rạt cuồn cuộn, tùy ý tràn ngập, bao phủ toàn bộ U Tố mộ.

Trung tâm hòn đảo, một gốc cây dâu nguy nga cự vô cùng cổ xưa đột ngột mọc lên từ mặt đất, đứng thẳng ngang trời, cao hơn đống mây.

Tán cây um tùm hoàn toàn biến mất trong mây đen.

Lúc cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, cành lá lượn quanh.

Lúc này, trên mặt đất phía dưới cây dâu truyền ra một chút động tĩnh.

"Đông": "đông": "đông"...

Tiếng giậm chân nặng nề vang lên, một bóng dáng to lớn cao trăm trượng xuất hiện ở giữa tường vi.

Bóng dáng này khôi ngô không thể tưởng tượng nổi, hắn ta để trần lồng ngực, chỉ có bên hông buộc một cái thảm cỏ không biết dệt từ thực vật gì. Trên khuôn mặt kiên nghị dùng thuốc nhuộm bôi trét phù văn đủ mọi màu sắc, mi tâm vẽ một hoa văn phức tạp nhất, tản ra từng đợt dao động kỳ dị.

Hắn ta nhanh chân bước qua rất nhiều gai đâm và đóa hoa, đi đến trước mặt cây dâu, to tiếng hỏi: "Quỷ Tang, tìm ta có chuyện gì?"

Nghe vậy, trên vỏ cây thô ráp của cây dâu cổ xưa lập tức hiện ra từng đôi mắt, tiếng nói già nua nói: "Người thừa kế 'Chứ đã trở về.

Cự nhân lập tức hỏi: "Hắn ở đâu?"

Cành lá Quỷ Tang truyền đến một tràng tiếng vuốt ve, nói: "Tạm thời hắn không muốn xuất hiện, vì vậy ta không cẩn thận tìm"

Cự nhân hơi trầm ngâm, chợt gật đầu nói: "Ta hiểu rõ."

"Chỉ cần trước khi người thừa kế kia rời đi, sắp xếp cho ta và hắn gặp mặt một lần là được"

Quỷ Tang nói: "Được."

Còn chưa nói hết câu, lít nha lít nhít đôi mắt trên cành cây đã biến mất.

Cự nhân cũng không tiếp tục dừng lại, lập tức quay người rời khỏi phía dưới cây dâu, đi vào chỗ sâu trong tường vi.

Cơn gió lạnh quét qua, khắp nơi yên tĩnh như cũ.

Trọng Minh tông.

Truyền thừa điện.

Ngàn vạn Mệnh Hồn đăng chìm nổi.

Cung điện u ám sâu thẳm như vô biên vô hạn.

Mệnh hỏa mênh mông như thiên hà rủ xuống, lơ lửng giữa hư không như bóng tối.

Trên huyết tọa do vô số mặt người hội tụ thành, một bóng người như tranh thủy mặc bị nhòe ướt ngồi trên nơi cao.

"Minh Huyết" tổ sư đã trở về.

Phía dưới, Nhân nô, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, lão tổ ba nhà, Tô Ly Kinh và Tư Hồng Khuynh Yến đều tập trung ở đây.

Nhìn quanh một vòng: "Minh Huyết" tổ sư thản nhiên nói: "Vấn đề Vĩnh Dạ hoang mạc đã được giải quyết"

"Kế tiếp còn có một ít dị tộc điên dại rải rác bên ngoài, ta giao cho các ngươi xử trí."

"Tám tông khác cũng giống như vậy."

Đám người cùng khom mình hành lễ, cung kính nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh của tổ sư!"

"Minh Huyết" tổ sư bình tĩnh nhìn tình cảnh này, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó nói: "Bản tọa sắp bế quan một lần nữa, các ngươi còn có chuyện gì không?"

Chương 1626: Chưa từng thiên vị (1)

Vừa nói xong, lão tổ Lệ thị Lệ Tân lập tức đứng dậy, sau khi cúi người hành lễ trầm giọng nói: "Khởi bẩm tổ sư, lần trước tổ sư đã tự mình ra mặt giải quyết ân oán giữa Thánh Tử Bùi Lăng đời này và Tông Chủ Tô Ly Kinh đương nhiệm, nhưng Tô Ly Kinh không phục phán quyết của tổ sư, lá mặt lá trái, lại tự mình lấy phân thân phục kích, nhân lúc Lệ thị ta không sẵn sàng, công khai tập kích Thánh Tử Thánh Nữ!"

"Thánh Tử Thánh Nữ đời này đều là con cháu Lệ thị ta-"

"Bây giờ Thánh Tử Thánh Nữ không rõ tung tích, không rõ sống chết, cầu tổ sư chủ trì công đạo cho Lệ thị ta!"

Nghe vậy, Tô Ly Kinh nhướn mày, mình thật sự ra tay với Bùi Lăng.

Nhưng lúc đó cũng không thành công, Thánh Tử Thánh Nữ Lệ thị mất tích liên quan gì tới hắn ta? ?

Đang nghĩ ngợi, hắn ta còn chưa mở miệng, bóng người bên cạnh lóe lên, Tư Hồng Khuynh Yến hoa phục nghiêm trang đã bước ra khỏi hàng, vô cùng tức giận nói: "Phu quân làm như thế, cũng là vì ta!"

"Lúc trước Thánh Tử Bùi Lăng cả gan làm loạn, lại đứng trước mặt chân truyền đệ tử tám tông, ở giữa chỉ cách một lớp bình phong giao tiêu, đặt ta ở trên bảo tọa tùy ý thải bổ!"

"Lúc ấy ta kiệt lực giãy giụa, thế nhưng nghiệt súc Bùi Lăng kia thô bạo vô lễ, ngang ngược bá đạo, tra tấn ta chết đi sống lại..."

"Sau đó, ta đến động phủ Thúy Lỗi sơn của Bùi Lăng hỏi tội, không ngờ Bùi Lăng kia lại phạm thượng, đặt ta ở phía trên chính đường Thúy Lỗi sơn ngang ngược làm loạn..."

"Còn có lần thứ ba..."

Nghe vậy, sắc mặt Nhân nô, Thái Thượng trưởng lão và lão tổ ba nhà đều trở nên cực kỳ cổ quái.

Vẻ mặt Tô Ly Kinh vô cùng âm trầm, xanh xám nhìn về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Chỉ có điều, hiện tại ở trước mặt tổ sư: "Minh Huyết" tổ sư không nói gì, ai cũng không dám tiến lên cắt ngang lời khai của Tư Hồng Khuynh Yến.

"Đừng nói nữa!" Tô Ly Kinh đành phải bí mật truyền âm, vốn hắn ta không sợ đối chất với Lệ thị.

Dù sao hắn ta không giết Bùi Lăng, dựa theo kinh nghiệm tổ sư xử phạt lần trước đó, chắc chắn sẽ không lấy mạng của hắn ta.

Nhưng bây giờ, Tư Hồng Khuynh Yến vừa lên đã trực tiếp thừa nhận tội danh giúp hắn ta, điều này lập tức khiến hắn ta trở nên rất bị động!

Nhưng nghe Tô Ly Kinh truyền âm, Tư Hồng Khuynh Yến để ý đến đối phương, mình sắp trở thành Tông Chủ, vị phu quân trên danh nghĩa này đâu còn tư cách ra lệnh cho nàng?

Thế là, nàng tiếp tục tức giận nói: "Lúc ấy, Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Yến Tê thành, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông đều ở đây, nghiệt súc Bùi Lăng kia lại không sợ hãi, thậm chí còn đặc biệt ngang tàng hống hách, hắn..."

Lúc này, sắc mặt "Minh Huyết" tổ sư vẫn không thay đổi chút nào, đây cũng là một vụ trao đổi lợi ích!

Nhưng khác với lần trước chỉ là việc lông gà vỏ tỏi, món lợi nhỏ không có ý nghĩa, lần trước Bùi Lăng trộm dùng vật liệu song tu của Tô Ly Kinh, ngoại trừ Tô Ly Kinh ít tu luyện mấy lần, cũng không có bất kỳ tổn thất nào.

Đối với toàn bộ Thánh tông, càng không hao tổn chút nào.

Lần này, Thánh Tử Thánh Nữ đã chính vị tông môn, hao tổn bất kỳ một vị nào đều là sự tổn thất to lớn của toàn bộ Trọng Minh tông!

Hiện tại Tô Ly Kinh đồng thời ra tay với Thánh Tử Thánh Nữ, trong đó Thánh Tử còn là vạn kiếp Hóa Thần, chính là nhân tài phi thăng, đây cũng không phải món lợi nhỏ trộm dùng vật liệu song tu có thể so sánh.

Ngoài ra, lần trước hắn ta đã tự mình ra mặt giải quyết việc của hai người.

Hiện tại Tô Ly Kinh lại lá mặt lá trái, mặt ngoài bỏ qua, lại tự mình nắm lấy việc này không thả, thân là chủ một tông lòng dạ lại nhỏ hẹp như vậy, hiển nhiên đã không thích hợp tiếp tục ngồi Ở vị trí này.

Về phần những trải nghiệm cụ thể mà Tư Hồng Khuynh Yến đang nói, Bùi Lăng đều đã bồi thường linh thạch, đối phương nói nhiều hơn cũng là nói nhảm.

Thế nhưng, có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, cũng chứng minh vật liệu thật sự không có bất kỳ trở ngại gì, lần trước mình xử lý rất công bằng.

Nghĩ tới đây: "Minh Huyết" tổ sư bình thản mở miệng: "Lần trước bản tọa đã giải quyết việc thê tử Tông Chủ Tư Hồng Khuynh Yến bị Thánh Tử Bùi Lăng thải bổ"

"Bùi Lăng đã nộp một vạn linh thạch thượng phẩm trừng phạt tại chỗ, việc này đã kết thúc, hiện tại không cần lại lôi chuyện cũ.

Tổ sư lên tiếng, Tư Hồng Khuynh Yến đành phải không cam lòng dừng lại.

Nàng còn chưa nói hết rất nhiều tội ác của nghiệt súc Bùi Lăng kia, ví dụ như đối phương còn muốn để nàng và Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt cùng hầu hạ...

Nhưng Tư Hồng Khuynh Yến nhanh chóng khẽ giật mình.

Tổ sư đã ra mặt giải quyết việc này?

Nàng là người bị hại, sao không biết cái gì hết? ?

Hơn nữa, mình bị Bùi Lăng thải bổ nhiều lần như vậy, Bùi Lăng chỉ bị phạt một vạn linh thạch thượng phẩm vậy là kết thúc?

Còn có, một vạn linh thạch thượng phẩm đâu? ?

Cùng lúc đó, tuân theo nguyên tắc công bằng công chính: "Minh Huyết" tổ sư nhìn về phía Tô Ly Kinh, nói: "Tô Ly Kinh, ngươi đến nói một chút, đây là có chuyện gì?"

Nghe vậy, Tô Ly Kinh lập tức ra khỏi hàng, đi đến phía dưới huyết tọa, hai đầu gối quỳ xuống đất, trước tiên dập đầu sau đó mới nói: "Hồi tổ sư, đệ tử không giết Bùi Lăng, cũng không giết Thánh Nữ"

Chương 1627: Chưa từng thiên vị (2)

"Đệ tử không biết vì sao hai người này còn chưa về tông"

Nói đến đây, Tô Ly Kinh không cần phải nhiều lời nữa.

Ở trước mặt tổ sư, hắn ta không dám nói dối.

"Minh Huyết" tổ sư có thủ đoạn xác nhận lời nói của hắn ta là thật hay giả.

Hiện tại hắn ta chỉ cần bắt được hai điểm quan trọng nhất: Thứ nhất, mặc dù hắn ta thật sự muốn giết người cũng biến thành hành động, nhưng sự thật là hắn ta không giết Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt; thứ hai là việc hai người này mất tích không hề liên quan đến hắn ta!

Việc khác, dù Lệ thị và Tư Hồng Khuynh Yến, hoặc những người khác nói thế nào, hắn ta đều không thèm để ý.

Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng bồi thường!

"Minh Huyết" tổ sư nghe, khẽ gật đầu, hiện tại Bùi Lăng đi U Tố mộ, lúc hắn ta đối phó đọa tiên cũng đã biết rõ chuyện này.

Lời nói của Tô Ly Kinh đúng là thật...

Hiện tại việc này cũng rất dễ xử lý.

Nghĩ đến đây: "Minh Huyết" tổ sư bình tĩnh nói: "Bản tọa đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra."

"Việc này, là Tô Ly Kinh có lỗi."

"Nên phạt."

"Hiện cách vị trí Tông Chủ của hắn, do Thánh Nữ Tư Hồng Khuynh Yến đời trước tạm thay."

"Tất cả tài nguyên tu luyện tài sản trên danh nghĩa của hắn thuộc về Thánh Tử Bùi Lăng..."

Nói đến đây: "Minh Huyết" tổ sư dừng lại một chút, Tư Hồng Khuynh Yến là phu nhân của Tô Ly Kinh cũng là tài nguyên song tu, nhưng nàng phải tạm thời tiếp nhận vị trí Tông Chủ, lại không tiện trực tiếp phạt Bùi Lăng.

Thế là: "Minh Huyết" tổ sư hơi suy nghĩ, lại nói tiếp: "Chính thê Tư Hồng Khuynh Yến của hắn cùng nằm trong số đó, chỉ cần để Bùi Lăng tu luyện mười lần là đủ"

Nghe đến đó, Tô Ly Kinh lập tức ngạc nhiên.

Lần trước Bùi Lăng thải bổ chính thê của hắn ta trước mặt mọi người, chỉ phạt một vạn linh thạch, lần này mình không giết chết Bùi Lăng, không phải Bùi Lăng cũng không có tổn thất gì sao?

Vì sao tổ sư phạt nặng như vậy?

Hơn nữa, Tư Hồng Khuynh Yến cùng nằm trong số đó? Tư Hồng Khuynh Yến cũng coi như tài nguyên tu luyện của hắn ta? Còn phải cho Bùi Lăng tu luyện mười lần?

Lão bất tử tổ sư này, đầu óc bị nắp quan tài đọa tiên kẹp hỏng hay sao?

Nhưng không đợi Tô Ly Kinh và một đám Thái Thượng trưởng lão phản ứng, Tư Hồng Khuynh Yến sắc mặt khuất nhục là người đầu tiên trả lời: "Vì phu quân, thiếp thân cần tuân mệnh lệnh của tổ sư!

"Minh Huyết" tổ sư khẽ gật đầu, sau đó nói: "Tô Ly Kinh, Lệ Tân, hai người các ngươi còn có ý kiến gì không?"

Lệ Tân lập tức hành lễ, nói: "Tổ sư nhìn rõ mọi việc, công chính vô tư, đệ tử không có ý kiến"

Lúc này trong lòng hắn ta thật sự rất hài lòng.

Tổ sư cho ra xử phạt, là giao toàn bộ tài nguyên tu luyện của Tô Ly Kinh cho Bùi Lăng.

Điều này nói rõ ở trong mắt tổ sư mắt, Bùi Lăng căn bản không có việc gì!

Bùi Lăng cũng không gặp nguy hiểm, vậy Lệ Liệp Nguyệt ở cạnh đối phương, tất nhiên cũng không thể xảy ra chuyện.

Đã vậy, lấy mất vị trí Tông Chủ của Tô Ly Kinh đã quá đủ với Lệ thị!

Về phần những tài nguyên tu luyện kia của Tô Ly Kinh, cũng không quan trọng với Lệ thị.

"Minh Huyết" tổ sư nhìn về phía Tô Ly Kinh.

Cảm nhận được ánh mắt bình tĩnh của tổ sư, Tô Ly Kinh lập tức kịp phản ứng, hắn ta hít sâu một hơi, hành lễ nói: "Đệ tử không có ý kiến"

"Minh Huyết" tổ sư khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Bản tọa là tổ sư, từ trước đến nay công bằng công chính, chưa từng thiên vị bất kỳ bên nào"

"Hiện tại hai người các ngươi đều hài lòng với kết quả, rất không tệ."

"Chuyện này dừng ở đây. Tốt, các ngươi đều lui ra đi"

Đám người rối rít hành lễ: "Vâng!"

Vạn Hủy hải.

Trên mặt biển mênh mông, màu nước đen như mực.

Ngẫu nhiên có mấy khối xanh thẳm quan sát, từ trên cao xuống lộng lẫy quỷ dị, vây quanh từng hòn đảo hình dạng khác nhau.

Một hòn đảo trong số đó có địa hình hẹp dài như một con cá trạch to lớn.

"Dát": "đát"..

Trong tiếng chim hót to rõ, từng con chim biển tuyết trắng đưa lưng về phía trời chiều bay về trên đảo, bóng dáng khoác lên viền vàng nhanh chóng biến mất ở giữa cỏ cây rậm rạp.

Trong rừng dừa ở gần chính giữa hòn đảo, suối nước lững lờ.

Đây là suối nước ngọt hiếm có trên biển đảo, dọc theo con suối nhỏ này, hai bên bở có trăm tòa trúc lâu cao thấp xen vào nhau, lại là một thôn xóm phàm nhân.

Đang lúc hoàng hôn, khói bếp lượn lờ.

Trong tiếng gà gáy chó sủa to tiếng làm ồn ào, mấy tên hài đồng vung lá cây cọ, đang chơi đùa trên khoảng đất trống ở giữa trúc lâu.

Đám phụ nhân búi tóc thật cao, mặc váy dài đi ra đi vào chuẩn bị cơm tối, mùi hương thiêu đốt đun nấu thuỷ sản trộn lẫn hương thơm cô cây đặc biệt ở bản địa tản ra, khiến đám hài đồng đang chơi đùa không muốn chơi nữa, liên tiếp chạy đến cạnh lò há to vọng nũng nịu, lấy đồ ăn.

Các hán tử vừa ra biển trở về đang để trần lồng ngực màu nâu đậm, chia ra ngồi trên cái ghế con trước cửa, vừa nói chuyện vừa dọn dẹp lưới đánh cá chờ ăn cơm.

Một con chó con màu đen vung vẩy cái đuôi, đi theo sau lưng chủ nhân ngược xuôi.

"Tiểu Hắc, đi!" Tiểu chủ nhân vừa lấy được một miếng cá từ trong tay mẫu thân, hai ba miếng gặm xong thịt cá, nắm lấy xương cá còn lại ném mạnh về phía cửa thôn.

Chương 1628: Hồng Phấn tân nương

Con chó đen lập tức vung ra bốn chân, chạy như bay theo hướng xương cốt.

Chẳng mấy chốc, nó đã chạy vào trong một đoàn sương mù, biến mất không thấy gì nữa.

Tiểu chủ nhân vốn đang cười ha hả lập tức cứng đờ, hắn ta ngẩng đầu nhìn sương mù bỗng nhiên xuất hiện, trong con ngươi đen trắng rõ ràng hiện ra sự sợ hãi từ đáy lòng.

Ngay lúc này, sương mù như sóng dữ nhào về phía toàn bộ làng, trong khoảnh khắc cảnh vật vốn rõ ràng lập tức bịt kín một tầng sương mù mông lung ảm đạm.

Tiếng nhạc thê lương đột nhiên vang lên.

Bốn tên quỷ vật khuôn mặt xanh đen, hình dung dữ tợn nâng một bộ kiệu hoa huyết sắc, chân không chạm đất xuất hiện trong sương mù, trong giây lát đứng ở cửa thôn.

Tất cả thôn dân ngừng việc trong tay, sắc mặt hoảng sợ.

Hồng Phấn tân nương!

Vị tiên nhân mà mấy hòn đảo tế bái.

Phải nhanh chóng chuẩn bị tế phẩm, nếu không sẽ có họa diệt thôn!

Một thôn dân trẻ lập tức chạy ra sau: "Thôn trưởng, Hồng Phấn tiên nhân lại tới!"

Thôn trưởng đang dọn dẹp lấy rau quả cho heo ăn chấn động toàn thân, chợt phân phó: "Nhanh đi gọi bọn họ tới!"

Chỉ chốc lát, toàn thôn nam tính từ mười tuổi trở lên, bốn mươi tuổi trổ xuống, tất cả đều đi tới nhà trưởng thôn, mỗi người đều mặt như màu đất, trong mắt đây sợ hãi.

Thôn trưởng râu tóc bạc trắng, sắc mặt bỉ thương, sau khi thấy người đều đến đông đủ cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cái ống trúc, thở dài: "Quy củ cũ, lần lượt đi lên rút, rút trúng tự đi qua, đừng vì vì lợi ích một người hại toàn bộ làng."

Lúc này đám người cũng không tâm trạng nói gì, sau khi im lặng xếp thành đội ngũ, run rẩy tiến lên rút thăm.

Xếp ở đầu tiên là một nam tử tráng niên thân hình cao lớn, cơ bắp to khỏe, hắn ta duỗi tay ra, chọn tới chọn lui giữa đống thăm trúc vẻ ngoài giống nhau như đúc, một lúc lâu sau mới quyết định rút một cây trong đó.

Đã thấy phía dưới cái thẻ lại khắc một chữ "Lang".

Sắc mặt nam tử tráng niên lập tức trắng bệch!

Không kịp nói ra một chữ, toàn thân cứng đờ, một chiếc áo cưới màu đỏ chót đột nhiên xuất hiện, mặc ở trên người hắn ta.

Hắn ta lập tức cứng đờ như cương thi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Thấy "tân lang" không hề có ý rời đi, thôn trưởng nhướn mày, người khác còn chưa rút thăm càng căng thẳng hơn.

Lần này Hồng Phấn tân nương cần không chỉ một tế phẩm!

Thôn trưởng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Người tiếp theo, nhanh lên rút!"

Người thứ hai cắn răng, từ từ nhắm hai mắt tùy tiện rút ra một cây từ trong ống trúc, đã thấy phía trên cũng đột nhiên khắc một chữ "Lang".

Giống với nam tử tráng niên phía trước, hắn ta cũng lập tức cứng đờ, ngay sau đó liền đổi một kiện áo cưới màu đỏ chót, đứng chung một chỗ với vị "tân lang" thứ nhất.

Sắc mặt hai vị "tân lang" tuyết trắng như chết, ánh mắt trống rỗng nhìn trừng trừng những người còn lại, không có ý rời đi.

Thấy cảnh này, thôn trưởng tê cả da đầu, nhưng lại không thể không tiếp tục mở miệng: "Người tiếp theo!"

Thôn trưởng quát lớn, dưới sự uy hiếp của hai vị "tân lang", vị thôn dân thứ ba, vị thôn dân thứ tư, vị thôn dân thứ năm... Lần lượt tiến lên rút thăm.

Chẳng mấy chốc đã có hai mươi mấy tên thôn dân bốc thăm xong, chín tên "tân lang" khoác áo cưới đứng thành một hàng, tiếp tục chờ đám người.

Sắc mặt tên thôn dân tiếp theo tái xanh, từng giọt mồ hôi lớn trượt xuống trán gần như đứng không vững, hắn ta tay run run rút ra một cái thẻ từ trong ống trúc, lại là chữ "Lang"!

Áo cưới mặc lên người, tên thôn dân này lập tức trở thành "tân lang" thứ mười.

Ngay sau đó, mười tên "tân lang" xếp thành một đội, thân thể cứng ngắc xoay người đi ra ngoài.

Thấy thế, người còn lại chưa rút trúng và chưa rút thăm đều thở phào nhẹ nhõm, quanh thân đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này, toàn bộ làng đều đóng chặt cửa, mành lều buông xuống, che giấu cực kỳ chặt chẽ, không có bất kỳ sinh linh gì dám đi lại lung tung ở bên ngoài.

Mười tên "tân lang" nện bước chân cứng ngắc nặng nề như con rối đi xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ trong làng, đi tới cửa thôn.

Sương mù ở cửa thôn đặc biệt dày đặc, kiệu hoa huyết sắc đã bị kiệu phu quỷ vật đặt xuống, lại vẫn lơ lửng ở chỗ cách mặt đất hơn thước.

Có từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, rèm kiệu huyết sắc vén ra một góc, lộ ra Hồng Phấn tân nương mặc mũ phượng khăn quảng vai, trên đầu đội hỉ khăn ở bên trong.

Màu sắc hỉ khăn như máu, thêu uyên ương nghịch nước tịnh đế liên, xung quanh là hoa văn dây dưa liên miên ngụ ý trăm tử ngàn tôn, tua cở màu vàng sáng buông thõng dài cả tấc.

Tua cờ kéo đến ngực, che kín khuôn mặt nàng, không lộ ra chút nào.

Lúc nhìn thoáng qua, chỉ có thể thấy vòng eo của nàng tinh tế, cho dù tầng tầng lớp lớp hỉ phục cũng không thể che hết thân hình yểu điệu linh lung.

Sống lưng nàng thẳng tắp, hai khuỷu tay hơi cong lại, tay áo rộng thêu hoa văn phức tạp, cực kỳ thanh tao lịch sự xếp chồng ở đầu gối, ngón tay tinh tế trắng nõn mềm mại nắm vuốt một góc khăn gấm, đầu ngón tay từng điểm đỏ thắm như dùng cây bóng nước lặp đi lặp lại nhuộm màu mới có màu sắc xinh đẹp như thế, xen lẫn với mười ngón non mềm càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, oánh nhuận tỏa sáng.

Chương 1629: Tình như thủ túc (1)

Màn kiệu rơi xuống, cơn gió lạnh lẽo tạm nghỉ, mười tên "tân lang" vốn có thân thể cường tráng khỏe mạnh lại nhanh chóng khô quắt, tinh huyết, dương khí, hồn phách cả người đều bị rút sạch trong nháy mắt!

Bịch, bịch, bịch...

Mười tên "tân lang" lần lượt hóa thành thây khô, mặc áo cưới "tân lang" huyết sắc té ngã trên mặt đất, hôi phi yên diệt!

Lúc mười bộ áo cưới bay xuống, quỷ vật kiệu phu đã nâng kiệu hoa lên, nghênh ngang rời đi.

Trong khoảnh khắc, kiệu hoa ẩn vào sương trắng, biến mất không thấy gì nữa.

Lại sau một lúc lâu, trong làng mới dần có động tĩnh.

Cửa sổ từng nhà cẩn thận mở ra như đang quan sát một lát, mới có thôn dân to gan đi ra căn phòng, tới gần cửa thôn.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ trong làng liên tiếp vang lên tiếng kêu khóc.

U Tố nộ.

Sương trắng mênh mông nồng đậm như thực chất.

Kiệu hoa huyết sắc bồng bềnh thấm thoát lướt qua trong sương mù.

Quỷ vật bên trong thấy vậy rối rít né tránh sang một bên, không dám lỗ mãng.

Cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, thỉnh thoảng rèm kiệu hoa huyết sắc bị vén ra một góc, lộ ra Hồng Phấn tân nương mặc áo cưới đỏ chót ở bên trong.

Nàng che kín hỉ khăn, hai tay xếp chồng trên đầu gối, dù lúc màn kiệu rơi xuống không có bất kỳ quỷ vật gì nhìn thấy, cũng đoan trang thanh tao lịch sự như tân nương tử sắp bái đường, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Khác với những quỷ vật chỉ có thể nghi lại ở bên trong U Tố mộ, nàng có được quyền lực tự do ra vào U Tố mộ.

Ở trong biển sâu, nuôi dưỡng phàm nhân trên trăm tòa đảo.

Mỗi lần ra ngoài đi quanh tất cả hòn đảo một vòng, có thể hưởng dụng trên ngàn tên người sống tươi mới.

Thậm chí, chỉ cần nàng muốn dù là tu sĩ chín tông môn lớn, ngẫu nhiên cũng có thể nếm thử!

Toàn bộ U Tố mộ, thực lực mạnh hơn nàng tồn tại, không phải số ít.

Nhưng địa vị tương đương với nàng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì... Nàng là thủ hạ của một vị cấm kỵ trong đó!

Vị cấm kỵ kia rất coi trọng nàng, cho đủ loại ưu đãi có thể nói dốc lòng bồi dưỡng.

Đợi sau khi tu vi của nàng đột phá Hợp Đạo, có thể trở thành tiểu thiếp của vị kia!

Lúc này, lại có một quỷ vật đi tới từ trong sương mù.

Khác với quỷ vật trước đó, quỷ vật này không hề có ý nhường đường, ngược lại trực tiếp đi tới hoa kiệu.

Khuôn mặt Hồng Phấn tân nương ở dưới hỉ khăn không có chút thay đổi nào, ánh mắt của nàng xuyên qua hỉ khăn và màn kiệu hoa, lập tức nhận ra đây là "Chúng".

Mấy năm trôi qua tiểu nhân vật này cũng chưa chắc có thể ăn người sống một lần.

Dù là thực lực hay là địa vị, đều khác biệt ngày đêm với nàng.

Khoảng cách đôi bên càng ngày càng gần, bốn tên quỷ vật nhấc kiệu xung quanh kiệu hoa huyết sắc cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, đều lộ ra vẻ dữ tợn.

Kiệu hoa không hề dừng lại, trực tiếp đánh về phía "Chúng".

Nhưng vào lúc này: "Chúng" đột nhiên lấy ra một mặt cờ xí nền đồ hoa văn đen, hung hăng vung về phía kiệu hoa...

Cở xí xoay tròn, chỉ một thoáng nổi lên một cơn gió mạnh cuồng bạo.

Gió mạnh gào thét như rồng, quấy sương trắng điên cuồng lăn lộn như sôi như nấu, trong chốc lát ngay cả sương mù xung quanh cũng bị cưỡng ép xua tan đi rất nhiều.

Kiệu hoa huyết sắc và bốn quỷ vật nhấc kiệu không có chút sức chống cự nào, trong chớp mắt đã bị sức gió cường đại xé rách thành mảnh vỡ.

Hồng Phấn tân nương còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, lập tức bị gió mạnh thổi bay ra ngoài, trên người bị trọng thương!

Biến cố đột ngột khiến hỉ khăn trên đầu bay lên cao cao, lộ ra một khuôn mặt ngọc hoa đào, nàng mặt như nước hạnh, lông mày như núi xa, mũi ngọc môi anh đào, môi đỏ răng trắng như ngày hoa sen mùa hè, quyến rũ xinh đẹp.

Hỉ khăn bay bổng, bị gió mạnh cuốn vào trong tay Bùi Lăng.

Thấy cảnh này, Hồng Phấn tân nương lập tức thay đổi sắc mặt.

"Leng keng! Đưa tặng đạo lữ thành công, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng chỉ thấy thân thể Hồng Phấn tân nương tiêu tán từng chút một, chẳng mấy chốc đã hóa thành một làn sương mù màu hồng, hòa vào trong hỉ khăn.

Hỉ khăn này là bản thể của đối phương!

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, lần này hệ thống đưa tặng thật sự không phải người sống!

Thấy hệ thống thao túng mình cầm hỉ khăn lên, lại đi về một phương hướng, Bùi Lăng lập tức biết lần này hệ thống không phải muốn song tu từng người, mà muốn cùng một chỗ...

Lần này hoàn toàn xong đời!

Hiện tại tu vi của Lệ sư tỷ không bằng hắn, lại không thể cắt ngang hắn tu luyện, chút nữa chờ hắn tìm được Lệ sư tỷ, tất nhiên sẽ cưỡng ép ngay trước mặt Lệ sư tỷ, cùng lấy cái hỉ khăn còn có sư tỷ...

Nhưng cũng may thực lực của quỷ vật này không mạnh, ngay cả một kích của [Tru Ác Kỳ] cũng không đỡ nổi, xem ra cũng không phải nhân vật quan trọng gì.

Hiện tại điều hắn cần làm nhất là nghĩ kỹ sau đó làm thế nào xoa dịu lửa giận của sư tỷ...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển càng chạy càng xa.

Bến tàu.

Mùi máu tanh xen lẫn mùi hôi thối đặc biệt của hải sản, trộn lẫn thành mùi làm người ta buồn nôn.

Chương 1630: Tình như thủ túc (2)

Bến tàu và cầu tàu làm bằng gỗ như trải lên một tầng thảm chiên đều đều, đỏ trắng đan xen, máu thịt be bét, thỉnh thoảng còn kèm theo lân phiến sáng bóng đặc biệt của thuỷ sản.

Mặt biển màu mực bình tĩnh như chết, chỉ thỉnh thoảng nổi lên chút vảy lưng.

Oanh! !!

Ngư dân bị một kích mạnh đánh cho rơi xuống đất, đập đến toàn bộ bến tàu chấn động, sau đó lại chậm rãi bò lên.

Giữa không trung, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ toàn thân đẫm máu sắc mặt trắng bệch, về mặt nghiêm nghị, lúc này trên dưới cả người bọn họ đều có bảy tám vết thương ngang qua, lúc da thịt xoay tròn, sâu đủ thấy xương, pháp lực quanh người hỗn loạn, khí tức gấp rút, hiển nhiên thương thế đã rất nặng nề.

Đây là lần thứ năm!

Quỷ vật ngư dân này đã bị bọn họ giết chết một lần lại một lần.

Sau mỗi một lần chết đi, đối phương sẽ lấy một dáng vẻ hoàn toàn mới để trùng sinh, sau đó tiếp tục đuổi giết hai người bọn họ.

Bọn họ đã thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng từ đầu đến cuối không thể rời khỏi nơi đây Hiện tại, hai người đã dùng hết át chủ bài, pháp lực còn thừa không có mấy, dù có được [Chuyển Sinh Hỏa] và [Kiếm Ý Duyên Niên] mà ý chí đọa tiên cho, bọn họ cũng đã đến nỏ mạnh hết đà!

Ngư dân sắp khôi phục lại, Chung Quỳ Việt Cức hít sâu một hơi, lập tức truyền âm nói: "Ninh sư đệ, vừa rồi Mạc tiền bối còn truyền cho ta một môn thuật pháp..."

"Chung Quỳ sư huynh, Mạc tiền bối cho ta một môn tăng lên căn cơ hóa thân..." Cùng lúc đó, Ninh Vô Dạ nhanh chóng truyền âm.

Hai người không hẹn cùng mở miệng, sau đó đồng thời dừng lại.

Im lặng một lúc, Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng truyền âm:

"Xem ra Ninh sư đệ cũng biết tất cả mọi chuyện, vậy nhanh chóng ra tay đi!"

"Chỉ một mình ta, mặc dù không thể giúp ngươi vạn kiếp, nhưng phía trên cửu kiếp cũng không thành vấn đề!"

"Hiện tại, chỉ có thực lực ngươi đạt tới phía trên cửu kiếp, mới có thể phá vỡ tình hình này"

Sắc mặt Ninh Vô Dạ trầm xuống, Chung Quỳ Việt Cức thật sự có suy nghĩ giống hắn ta!

Lúc ấy Mạc tiền bối từng nói, vạn kiếp Hóa Thần chỉ có ba pháp.

Âm dương chỉ diễn, cần căn cơ cực hạn; càn khôn chỉ biến, cần thiên địa biến đổi; trước mắt bọn họ chỉ có thể sử dụng sinh tử chi thương.

Lúc ấy hắn ta từng bí mật truyền âm hỏi Mạc tiền bối, cách thao tác cụ thể của sinh tử chỉ thương, Mạc tiền bối trực tiếp cho hắn ta một môn thuật pháp.

Hơn nữa khuyên bảo hắn ta, dù là loại tình cảm nào càng sâu đậm, hiệu quả càng tốt!

Nếu chỉ là tình cảm bình thường, đôi bên đều xem đối phương có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí có lẽ không có bất kỳ hiệu quả gì!

Hắn ta và Chung Quỳ Việt Cức quen biết từ thuở nhỏ, tình như thủ túc như huynh đệ ruột thịt, cùng vào sinh ra tử nhiều năm, sớm đã là giao tình giao mệnh cho nhau!

Dù là một điểm nào, đều phù hợp hoàn mỹ với sinh tử chỉ thương.

Chỉ có điều, lúc ấy hắn ta hỏi Mạc tiền bối về sinh tử chi thương, không phải vì lấy huynh đệ làm tế, mà là vì vào lúc sinh tử tồn vong thật sự, có thể bổ sung cửu kiếp cho đối phương!

Nghĩ tới đây, Ninh Vô Dạ lập tức truyền âm trả lời: "Lần trước ở Vĩnh Dạ hoang mạc, ngươi và ta cùng kề vai chiến đấu như thế"

"Nhưng lần đó là ngươi cưỡng ép Hóa Thần, bảo vệ ta chu toàn"

"Lần này đến lượt ta!"

Chung Quỳ Việt Cức nghe vậy, lại khẽ lắc đầu.

U Tố mộ là một trong bốn khu vực nguy hiểm trên thiên hạ, vô cùng hung hiểm.

Bình thường tu sĩ Phản Hư kỳ tiến vào nơi đây, cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi.

Lần này, mình, Phó sư huynh, Ninh sư đệ, Yến sư muội... Không có một ai Phản Hư!

Cuối cùng có mấy người có thể sống đi ra?

Không muốn toàn quân bị diệt, vào lúc mấu chốt nhất định phải có người đứng ra hi sinh!

Hắn ta chỉ là một kiếp Hóa Thần, là người thích hợp nhất để hi sinh.

Thế là, Chung Quỳ Việt Cức lạnh lùng quát: "Trong tình hình bây giờ, chỉ có phía trên cửu kiếp mới có thể phá vỡ tình hình"

"Nếu ngươi làm tế phẩm, ta chỉ là một kiếp Hóa Thần, nhiều lắm là bổ sung đủ đến cửu kiếp, ngang với thực lực hiện tại của ngươi, lại có ý nghĩa gì?"

"Chỉ có dùng ta làm tế, ngươi vốn là cửu kiếp Hóa Thần, mới có thể thành tựu phía trên cửu kiếp, phá vỡ tử cục trước mắt!"

Ninh Vô Dạ lập tức lắc đầu, Chung Quỳ Việt Cức đã từng hi sinh vì hắn ta một lần, rõ ràng đối phương có khả năng cửu kiếp, bây giờ lại rơi xuống một kiếp Hóa Thần từ xưa đến nay chưa hề có, con đường đoạn tuyệt, một khi truyền ra, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hiện tại dù như thế nào, hắn ta cũng không thể để Chung Quỳ Việt Cức trả giá càng nhiều hơn!

Ngay lúc hai người do dự, ngư dân đã cầm dao phay, lại giết tới đây.

rầm rầm rầm...

Sau mấy chiêu, Chung Quỳ Việt Cức rơi xuống từ không trung.

"Phanh"

Hắn ta đã hoàn toàn hao hết một tia pháp lực cuối cùng, ép khô tất cả lực lượng của mình, lúc này ngã thẳng xuống bến tàu, thậm chí còn không thể tiếp tục thôi động pháp bảo.

Không lâu sau, Ninh Vô Dạ cũng bị ngư dân chém một đao trúng ngực, trọng thương ngã xuống đất.

"Keng!"

Phi kiếm bản mệnh lập tức tự động hộ chủ, nhưng bị ngư dân tiện tay chém một đao, chấn động đến bay ngược ra.

Chương 1631: Cách phá vỡ tình hình

Trạng thái của hai người càng ngày càng kém, nhưng quỷ vật ngư dân này lại một lần mạnh hơn một lần!

"Bộp" 'bộp": "bộp"..

Sắc mặt ngư dân vẫn chất phác, giẫm lên vũng máu cốt nhục tới gần hai người.

Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Ninh Vô Dạ, nghiêm nghị quát: "Ra tay! Nếu không ngươi và ta đều phải chết!"

Ninh Vô Dạ che vết thương, giãy giụa bò dậy từ dưới đất, lại không định ra tay với Chung Quy Việt Cức.

Chẳng mấy chốc, ngư dân đi tới trước người hai người, dao phay trên tay đột nhiên chém xuống.

Lúc thấy hai người sắp bị chém làm hai đoạn, một tòa núi xanh nguy nga khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ép xuống đỉnh đầu ngư dân.

Oanh! !!

Ngư dân không có chút sức chống cự nào, lúc này bị ép thành tro tàn.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đồng thời khẽ giật mình, hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy một bóng dáng quen thuộc chậm rãi đi ra từ trong sương mù.

Phó Huyền Tự khuôn mặt trung niên nhanh chóng nói: "Để ta chặn lại quỷ vật nơi đây, hai người các ngươi nhanh chóng khôi phục, sau đó thu lấy lực lượng pháp tắc nơi đây!"

"Pháp tắc mới là căn cơ của quỷ vật nơi này!"

Sân phơi nắng.

Trong tường vây cao vút đến tận mây, trên khoảng sân như sân nhỏ nhà nông, từng tấm da người treo trên dây thừng rơi xuống, phát ra tiếng rít gào bén nhọn chói tai.

ầm ầm! !!

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đồng thời bay ngược ra, đập mạnh vào trên tưởng rào.

Không đợi bọn họ đứng dậy, cả đám da người đã cười đùa vây lại.

"Chủ nhân này tốt, túi da của nàng kiều nộn trắng nõn, nếu nhiễm máu tươi, chắc chắn cực kỳ xinh đẹp!"

"Chủ nhân này cũng không tệ, túi da của nàng thổi qua là rách, dường như có thể bóp ra nước, lúc lột bỏ bóp ra mấy dấu hoa mai, nhất định rất xinh đẹp!"

"Treo các nàng lên xem một chút đi, ai đẹp hơn, người đó là chủ nhân nơi đây!"

"Không sai, cuối cùng chúng ta đã có chủ nhân!"

"Muốn chủ nhân! Muốn chủ nhân! Cuối cùng chúng ta không phải nơi vô chủ!"

"Nhanh! Nhanh lên! Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn dáng vẻ chủ nhân!"

Váy khói chập chờn, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, từng đôi mắt màu mực hiện ra, U Hồn thị nữ liều mạng che trước mặt Lệ Liệp Nguyệt, lại bị da người ép sát từng bước dễ dàng xé thành mảnh nhỏ.

U Hồn thị nữ bị xé nát nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục lao về phía quỷ vật da người.

Đây là bí thuật Cửu A Lệ thị, chỉ cần chủ nhân bất tử, bọn họ có thể bất diệt!

Khí tức quanh người Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đại loạn, miệng phun máu tươi, chỉ hơi bình phục thương thế đã lập tức xoay người đứng lên.

Yến Minh Họa cầm ô bằng tay phải lại vì pháp lực khô kiệt, bắt đầu run lên nhè nhẹ, đầu ngón tay hiện ra màu sắc trắng xanh, trên mặt không có chút huyết sắc.

Nhưng nàng không dám thu hồi ô lụa.

Hiện tại nếu không phải ý chí đọa tiên truyền thụ cho môn thuật pháp phòng ngự này, nhục thân của nàng và Lệ Liệp Nguyệt sớm đã mất đi khống chế, da người tự bóc ra, hóa thành một thành viên trong số quỷ vật trước mặt!

Không rảnh phân tâm đi xem bên cạnh, Yến Minh Họa truyền âm nói: "Lệ yêu nữ, còn được không?"

Cảnh giới của mỗi một tấm da người ở nơi này đều trên Hóa Thần.

Có một vài tấm trong số bọn chúng gần như có thực lực Phản Hư.

Tấm da người vừa bị Lệ yêu nữ luyện hóa là một trong số đó!

Tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết.

Cho dù có được thuật pháp phòng ngự do ý chí đọa tiên truyền thụ, cũng không thay đổi được tình hình này!

Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng vẫn thử khống chế quỷ vật tấm da người vừa luyện hóa kia. Chỉ có điều, trong cảm giác của nàng, rõ ràng đối phương đã bị nàng luyện hóa, chẳng biết tại sao căn bản không chịu sự khống chế của nàng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lẽo, nàng lập tức trả lời: "Hiện tại ta không khống chế được nàng, nhưng ngay lúc đó có thể!"

Nói xong, khí tức quanh người nàng đột nhiên bắt đầu tăng vọt.

Sương trắng phía trên như nhận sự hoảng sợ gì đó, đột nhiên bắt đầu tiêu tán, chẳng mấy chốc lộ rõ bầu trời, kiếp vân màu mực như nghe được triệu hoán nhanh chóng hội tụ.

Thấy tình cảnh này, Yến Minh Họa lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, Lệ yêu nữ muốn mạnh mẽ Hóa Thần, dẫn kiếp phá cục!

Lấy nội tình của Lệ yêu nữ này, lục kiếp chắc chắn không có vấn đề, cửu kiếp lại cần cơ duyên tạo hóa.

Trong tình huống này, đã là một trận nguy cơ sống còn to lớn, nhưng cũng chưa hẳn không phải một trận tạo hóa cửu kiếp dưới cơ duyên xảo hợp!

Mặc dù yêu nữ Ma môn này làm nhiều việc ác, bụng dạ ác độc, sát phạt vô số, xem sinh linh như cỏ rác, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn quyết định thật nhanh, không hề sợ sinh tử.

Phía trên bầu trời, kiếp vân càng tụ càng nhiều, kiếp lực to lớn tràn ngập phương thiên địa này.

Quỷ vật da người giết tới rối rít dừng vui cười rít lên, dường như bọn chúng vô thức e ngại cái gì đó, cùng nhau lùi ra sau.

Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi trôi nổi lên, bay lên không trung, quanh người khí tức nàng liên tục tăng lên.

Yến Minh Họa cầm ô lụa trong tay, theo sát bên cạnh.

Trong giây lát, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên truyền âm nói: "Có thể, trước khi lôi kiếp kết thúc phải tìm thấy lối ra!"

Chương 1632: Tìm tới sư tỷ (1)

Yến Minh Họa gật đầu, truyền âm trả lời: "Tốt!"

Nói xong, nàng nhanh chóng rời xa Lệ Liệp Nguyệt.

Đã mất đi thuật pháp phòng ngự của Yến Minh Họa che đậy, lúc này nhục thân của Lệ Liệp Nguyệt lại hành động tự nhiên, da người không hề có ý hành động.

Dưới thiên địa vĩ lực nhét đầy, pháp tắc trong sân phơi nắng lập tức mất tác dụng với nàng.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt cúi đầu, nhìn về phía tấm da người đã bị nàng luyện hóa, lại không chịu khống chế, nàng đã dùng vật liệu chính Hóa Thần trong lúc giao thủ với hóa thân Tô Ly Kinh vào trước đó.

Hiện tại thiếu vật liệu chính kia, liền mượn thiên địa chỉ uy, cưỡng ép lấy quỷ vật này thay thết Thành, nàng cửu kiếp Hóa Thần, đối phương là hóa thân thứ nhất của nàng sau khi đi vào Hóa Thần!

Bại, Hóa Thân thất bại, thân tử đạo tiêu!

Sương trắng hoành hành ngang ngược, âm khí tràn ngập.

Trong rừng cây chết héo, thân cành vặn vẹo như yêu quỷ dừng lại, gương nanh múa vuốt đứng sừng sững.

Dưới rừng, một bóng người huyền bào vội vàng đi qua.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng nắm lấy [Tru Ác Kỳ], nhanh chân đi về phía trước.

Theo hắn tiến lên, phía trước đột nhiên truyền đến khí tức lạnh lẽo, sương tuyết màu xám đen lan tràn trên bùn đất xốp mềm, âm khí nồng đậm đập vào mặt, trong sương trắng dần hiện ra một hình bóng lay động.

Bóng dáng kia cao cố mấy người, tóc xõa chân trần, móng tay như vó, lúc cất bước giác hút khẽ nhếch, lưỡi dài như rắn không ngừng phụt ra hút vào, thỉnh thoảng phát ra tiếng "tê tê" âm u lạnh lẽo.

Là một quỷ vật!

Khoảng cách đôi bên càng ngày càng gần, hình dáng đôi bên càng ngày càng rõ ràng, Bùi Lăng nhanh chóng phát hiện quỷ vật này không phải nữ tính, trong lòng hắn lập tức thở phào một hơi.

Hắn rất lo lắng hệ thống lại đưa tặng một "đạo lữ" cho hắn!

Hơn nữa, khí thế của quỷ vật này rất mạnh, ít nhất cũng là một vị Phản Hư.

Chỉ cần quỷ vật này ra tay với hắn, có thể cắt ngang hệ thống tu luyện!

Đang nghĩ ngợi, đã thấy quỷ vật kia phát hiện Bùi Lăng tới gần, nhưng cũng chỉ đơn giản nhìn hắn một cái, không có chút động tác nào, sau đó đôi bên nước giếng không phạm nước sông gặp thoáng qua.

Thấy quỷ vật không có ý ra tay với mình, trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, đầu quỷ vật kia coi hắn như "Chúng"!

Không có công kích ngoại giới cắt ngang hắn, tiếp theo song tu...

Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, thật ra chỉ cần lần này Lệ sư tỷ không tức giận, hắn cũng không có gì đáng lo lắng.

Thậm chí nếu Lệ sư tỷ thật sự có thể tiếp nhận, sau này hắn lại được...

Không được!

Mình đang suy nghĩ miên man thứ gì? !

Hiện tại quan trọng nhất là tìm người!

Lấy tu vi hiện tại của Lệ sư tỷ, hi vọng đừng xảy ra việc gì.

Còn có Yến Minh Họa cũng giống vậy, mặc dù Yến Minh Họa đã Hóa Thần nhưng ở U Tố mộ nguy hiểm khắp nơi!

Cũng may ý chí Chân Tiên cho thuật pháp khá tốt, có thể che giấu khí tức người sống, từ đó tránh đi nguy hiểm lớn nhất trong U Tố mộ...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển tiếp tục đi tới, trong giây lát hắn rời khỏi rừng cây khô, nhanh chóng tiến vào một bãi cỏ ngoại ô.

Thảm thực vật trong bãi cỏ ngoại ô này đều đã chết héo vì nguyên nhân không rõ, tầng tầng lớp lớp cây cỏ hư thối chồng chất, xen lẫn xương khô không biết bao nhiêu năm, lên men ra lân hỏa lấm ta lấm tấm.

Thỉnh thoảng, di cốt trắng đục lộ ra ở giữa cỏ hoang, tản ra vẻ âm u lạnh lẽo càng nồng đậm.

Nhưng chỉ một lát, Bùi Lăng lại rời khỏi bãi cỏ ngoại ô, khu vực trước mặt vẫn rách nát khắp chốn, hoang vu, tĩnh mịch.

Bùn đất màu xám đen, sương tuyết màu xám đen, di cốt trắng đục, độc lâu...

Trong giây lát, hắn thấy được một thứ khác biệt, đó là mảnh sứ VỐ vụn.

Không lâu sau, sương trắng trước mắt nhanh chóng tiêu tán, tường đất lấp kín xuất hiện ở trước mặt hắn.

Trông tường đất này chỉ cao khoảng người hắn, nhìn lại bình thường không có gì lạ, ngay cả phàm nhân cũng có thể trèo qua, đầu tường khảm lít nha lít nhít nhiều loại mảnh sứ vỡ, bức tường xây tinh tế, kín kẽ, không có chút khe hở nào.

Dường như chỉ là một tòa tường đất bình thường ở chốn phàm tục.

Nhưng lúc này, trên tường đất mây đen dày đặc, khí tức thiên kiếp tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này, thiên uy huy hoàng, khí thế không thể đỡ!

Sau khi cảm nhận được luồng thiên uy này, trong lòng Bùi Lăng lập tức trầm xuống, đây là khí tức Hóa Thần kiếp!

U Tố mộ là nơi nguy hiểm chỉ tu sĩ Phản Hư kỳ mới có tư cách tiến vào, trong số người đi nhầm vào lần này, hiện tại cũng chỉ có Lệ sư tỷ là Nguyên Anh kỳ.

Hiện tại ở trong này, là Lệ sư tỷ cưỡng ép Hóa Thần!

Không phải bị ép đến tuyệt cảnh chắc chắn phải chết, Lệ sư tỷ không thể Hóa Thần ở trong khu vực nguy hiểm!

Chỉ có điều, nhìn quy mô kiếp vân này, không khác với tình cảnh trước đó hắn luyện chế hóa thân ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Cũng may!

Là cửu kiếp Hóa Thần!

Mặc dù không phải vạn kiếp, nhưng vẫn có hi vọng trường sinh!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trực tiếp sử dụng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] trốn vào trong tường.

Trong tầm mắt đều là màu sắc bùn cát, Bùi Lăng đang nhìn một con đường rất dài trông như bình thường bên trong tường đất, chợt tầm mắt thay đổi đột nhiên xuất hiện trong tường.

Chương 1633: Tìm tới sư tỷ (2)

Đã thấy trên không mây đen buông xuống, khí tức nặng nề đường hoàng tràn ngập khắp nơi, như toàn bộ bầu trời sắp sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt vùng thế giới này.

Vô số lôi điện di chuyển giữa tầng mây, lăn lộn hội tụ, vận sức chờ phát động!

Trong sân nhỏ bị tường đất vây quanh trước mắt, hàng trăm hàng ngàn quỷ vật da người bị thiên uy chấn nhiếp, từng tấm da người hoàn hảo không chút tổn hại, dáng vẻ khác nhau trống rỗng lơ lửng, cũng không dám hành động chút nào, trông vô cùng quỷ quyệt, âm trầm đáng sợ.

Yến Minh Họa hoa phục cầm ô đứng ở nơi hẻo lánh, trên mặt ô nhánh hoa chập chờn, nước xuân chảy quanh, khí tức quanh người vận chuyển, một tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đang tập trung nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.

Trong sân, Lệ Liệp Nguyệt một mình đạp không mà đứng, tóc dài điên cuồng múa, váy đen phần phật, đối diện nàng không xa cũng có bóng dáng một nữ tử lơ lửng.

Nữ tử kia dung mạo xinh đẹp, mắt phượng môi soi, mặt hạnh má đào, yểu điệu thướt tha, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch như chết, quanh thân âm khí dày đặc như thực chất, không có chút nhân khí nào. Lúc này nàng đang nhìn trừng trừng vào Lệ Liệp Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, ác niệm, oán độc hùng hậu.

Hai người cách không giằng co, đều bị kiếp vân khóa chặt.

Phát hiện đột nhiên có người xâm nhập nơi đây, ngoại trừ bóng dáng nữ tử đang giằng co với Lệ Liệp Nguyệt, tất cả quỷ vật da người đều nhìn về phía Bùi Lăng.

Chỉ có điều, dường như những da người này cũng không có linh trí quá cao, giống với những quỷ vật gặp được trên đường, sau khi phát hiện khí tức của đồng loại không tiếp tục để ý Bùi Lăng nữa.

Lúc này, đám quỷ vật da người dần quen với uy áp thiên kiếp, rối rít mở miệng: "Túi da chủ nhân này thật sự không tệ! Xem ra, nàng còn có thể khá hơn một chút"

"Không, sau khi thiên kiếp, chắc chắn túi da của nàng sẽ bị thương, như thế sẽ không đẹp bằng người kia, ta chọn người kia"

"Hai vị chủ nhân đều không tệ, không bằng chúng ta đặt túi da của các nàng chung một chỗ, cẩn thận so sánh, mới quyết định?"

"Có lý"

"Tốt!

"Cứ làm vậy đi!"

Lúc đám quỷ vật da người mồm năm miệng mười, Yến Minh Họa cũng nhanh chóng nhìn về phía Bùi Lăng, sau khi thấy rõ khuôn mặt người đến, vẻ mặt nàng lập tức khẽ giật mình, trong lòng vô thức sinh ra một luồng khát vọng mãnh liệt muốn thân thiết với đối phương!

Là Bùi Lăng!

Bùi Lăng không xảy ra chuyện, hơn nữa còn cố ý chạy đến cứu các nàng?

Trong lòng Yến Minh Họa lập tức vui mừng, truyền âm nói: "Bùi đạo hữu, ngươi tiến vào như thế nào?"

Đã thấy Bùi Lăng không có bất kỳ đáp lại gì, trực tiếp bay thẳng về phía Lệ Liệp Nguyệt chuẩn bị độ kiếp.

Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng.

Lệ yêu nữ sắp phải độ Hóa Thần kiếp, có thể Bùi Lăng muốn giúp đỡ giải quyết quỷ vật tấm da người kia!

Đang nghĩ ngợi, nàng thấy Bùi Lăng lập tức bay đến bên cạnh Lệ yêu nữ, sau đó ôm lấy Lệ yêu nữ, trực tiếp cởi ngoại bào của đối phương...

Yến Minh Họa lập tức khẽ giật mình.

Cùng lúc đó, Lệ Liệp Nguyệt đang hết sức chăm chú chuẩn bị độ kiếp, căn bản không chú ý tới Bùi Lăng đã vào nơi đây, chợt thấy có người ôm mình, nàng lập tức giật mình, nhìn lại mới phát hiện là Bùi sư đệ.

"Bùi sư đệ?" Lệ Liệp Nguyệt nói, trong nháy mắt phát động môn thuật pháp nhìn ra ngụy trang của quỷ vật mà Mạc Lễ Lan truyền cho nàng, chẳng mấy chốc phát hiện, đây cũng không phải quỷ vật ngụy trang, thật sự là bản tôn Bùi sư đệ!

Vừa thả lỏng cảnh giác, chưa kịp thở phào, nàng đã thấy Bùi sư đệ trực tiếp cởi ngoại bào của nàng, thò tay vào trong áo, trong khoảnh khắc nhào nặn da thịt trắng nõn.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức giật mình, kiếp lôi sắp hạ xuống, lúc này Bùi sư đệ muốn song tu với nàng? !

Hơn nữa, hiện tại bên cạnh còn có nhiều quỷ vật nhìn xem như vậy, lô đỉnh ký danh cũng ở phía dưới...

Nàng còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy Bùi Lăng lại lấy ra một tấm hỉ khăn.

Tấm hỉ khăn này đỏ hồng như máu, lấy kỹ nghệ cực kỳ tinh xảo thêu hoa văn uyên ương nghịch nước tịnh đế liên, xung quanh là hoa văn dưa điệt liên miên, tua cở hơn tấc màu vàng sáng rủ xuống, hoa mỹ tinh xảo, đặc biệt xinh đẹp.

Ngay sau đó, hỉ khăn hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt hóa thành một bóng dáng yểu điệu mũ phượng khăn quàng vai, hỉ khăn che mặt.

Nàng váy sam phức tạp hoa lệ, thướt tha mà đứng, dáng vẻ thanh tao lịch sự đoan trang, ống tay áo rộng lớn lộ ra một đoạn ngón tay trắng bóc, đầu ngón tay đỏ tươi xinh đẹp, càng làm nổi bật da thịt như sương tuyết.

Hiện tại, từng đạo vòng gió như xiềng xích vẫn trói chặt tay chân Hồng Phấn tân nương, khiến nàng không thể động đậy chút nào, lại không ngừng tản ra khí tức Phản Hư đỉnh phong mới có.

"Chúng!" Hồng Phấn tân nương tức giận quát: "Ngươi đang muốn chết! Thả ta ra!"

"Nếu bị vị kia biết, ngươi nhất định khó thoát tất cả hình phạt, trừng phạt đến hồn phi phách tán!"

Bùi Lăng không hề để ý tới Hồng Phấn tân nương, sau đó trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa, đao khí phun ra một cái, gọn gàng linh hoạt cắt rách áo cưới của nàng.

Chương 1634: Tạm nhân nhượng vì lợi ích

Chỉ một thoáng tầng tầng lớp lớp áo cưới bay lả tả xuống, xuân quang lộ ra!

Mặc dù mũ phượng hoàn hảo không chút tổn hại, hỉ khăn buông xuống che đến ngực, vẫn che kín khuôn mặt, giữa vết rách trên váy đã lộ ra một khoảng thân thể tái nhợt linh lung.

Thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, cái này... Tiếp theo phải giải thích thế nào?

Bây giờ Lệ sư tỷ còn đang độ kiếp!

Đệt bà hệ thống!

Đệt!

Nhưng ngay lúc trong lòng Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, hệ thống lại không dừng lại chút nào, lúc này thao túng hắn tay trái ôm Hồng Phấn tân nương, thân thể nàng âm u lạnh lẽo như huyền băng vạn năm, xúc cảm mềm mại lạnh lẽo rất kỳ diệu; tay phải thì ôm chặt Lệ Liệp Nguyệt, nghiễm nhiên muốn đồng thời ra tay với hai người!

Phía dưới sân phơi nắng, cả đám quỷ vật da người thấy Hồng Phấn tân nương, bản năng sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt, lại rơi vào yên lặng.

Yến Minh Họa cũng nhìn sang, Bùi đạo hữu không buông tha cả quỷ vật?

Không!

Tuy Bùi đạo hữu là ma tu, lại từng vào cảnh nội Cửu Nghi sơn luyện chế đan dược cứu chữa lê dân, cứu người vô số, sau đó lại lặng yên ra tay loại trừ căn nguyên "Cám Dịch" trong dòng sông, chưa lấy bất kỳ thù lao gì đã lặng lẽ rời đi.

Có thể thấy trong lòng hắn còn có nhân nghĩa, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.

Đây chắc chắn là quỷ vật kia chủ động dụ dỗ Bùi đạo hữu!

Bùi đạo hữu vì cứu người, vì dẫn các nàng chạy ra khỏi U Tố mộ, đành phải nhân nhượng vì lợi ích...

Cùng lúc đó, trong đầu Lệ Liệp Nguyệt trống rỗng, nàng hoàn toàn không ngờ Bùi sư đệ lại có một mặt ngang ngược bá đạo như thế, ra tay với quỷ vật ở trước mặt nàng?

Hơn nữa, còn lôi kéo chính thê là mình cùng chung với hắn?

Không!

Nàng đột nhiên nghĩ đến, Bùi sư đệ vốn là như vậy!

Lúc trước ở Bùi phủ Lộc Tuyền thành, Bùi sư đệ cũng cố ý chọn lựa lúc mình suy yếu nhất, lấy Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán tập kích, cưỡng ép song tu với nàng!

Chỉ có điều, sau khi bái nhập Thánh Tông, tính tình hắn đã thu liễm rất nhiều.

Nhưng nhìn từ những chuyện thải bổ Tông Chủ phu nhân trước mặt mọi người, âm thầm luyện Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa thành lô đỉnh, Bùi sư đệ vẫn không kiêng dè như vậy!

Trong tình huống này, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi...

Suy nghĩ của Lệ Liệp Nguyệt thay đổi thật nhanh, chưa lấy lại tinh thần, Bùi Lăng đã chuẩn bị tiến thêm một bước.

Nhưng ngay lúc này, phía trên bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn, một đạo điện quang tím xanh đan xen hiện lên, đạo kiếp lôi thứ nhất ầm vang rơi xuống!

Lệ Liệp Nguyệt lập tức ra tay, quanh thân nổi lên cơn gió lạnh lẽo, sương đen mênh mông mờ mịt lập tức tràn ngập, trong nháy mắt bảo vệ mình và Bùi Lăng, không quan tâm vị Hồng Phấn tân nương kia.

Nữ tử da người cách đó không xa cũng đưa tay đánh ra một mảnh hơi nước huyết sắc, tiến hành phòng ngự.

Bùi Lăng còn đang làm việc chính, Hồng Phấn tân nương bị kiềm chế không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếp lôi rơi xuống.

Lôi đình như rồng, trong nháy mắt gầm thét đã đánh vào Lệ Liệp Nguyệt, nữ tử da người, Bùi Lăng và Hồng Phấn tân nương...

Bốn người lập tức rơi xuống từ không trung, nện vào mặt đất.

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt hơi tái, âm khí quanh người nữ tử da người giảm xuống một mảng lớn, lại bị một chút vết thương nhẹ.

Bùi Lăng lại là khuôn mặt cháy đen một mảnh, toàn bộ áo bào đều bốc lên khói xanh lượn lờ, trên dưới cả người liểng xiểng, Hồng Phấn tân nương ôm trong tay đã khôi phục nguyên hình, dáng vẻ thướt tha biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một chiếc hỉ khăn xinh đẹp xoay tròn lơ lửng, bay về nơi xa.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong chớp mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức ho khan hai tiếng, vội lấy đan dược ăn vào.

Kiếp lôi là đại đạo diễn hóa!

Trong quá trình tu sĩ độ kiếp, bất kỳ người chặn đường nào đều phải nhiễm kiếp số, trở thành mục tiêu bị thiên kiếp diệt trừi Thế nhưng, cũng may có thiên kiếp, nếu không tiếp theo còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc này, mây đen phía trên bầu trời lăn lộn, vòng kiếp lôi thứ hai đã nhanh chóng ấp ủ.

Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng buộc lại vây sam, lập tức đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết huyền diệu về phía nữ tử da người.

Trong mắt nữ tử da người hiện lên hận ý hùng hậu, lúc này bóng dáng nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, bỏ chạy đến nơi xa.

Lúc này hóa thân của nàng như cắt hình, lơ lửng không cố định khó mà tìm kiếm, muốn thoát khỏi thiên kiếp khóa chặt.

Nhưng dù nàng di chuyển né tránh như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn bị bao phủ trong trung tâm kiếp vân.

Thiên uy huy hoàng như lợi kiếm lơ lửng, chỉ thẳng vào nàng!

Bùi Lăng xoay người đứng lên, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] lập tức xuất hiện ở bên cạnh Yến Minh Họa.

Hỉ khăn cũng nhanh chống trôi nổi về phía quỷ vật da người tụ lại, mặc dù kiếp lôi vừa rồi khiến nàng rất khó chịu, nhưng lại phá giải phong cấm trên người nàng!

Chương 1635: Dưới lôi kiếp (1)

Lúc phi độn, hỉ khăn nhanh chóng hóa thành bóng dáng thướt tha, lúc tua cờ vàng sáng rủ xuống, hoa phục váy đỏ, hoàn bội định đương, Hồng Phấn tân nương lại thay sang một bộ áo cưới tân nương phức tạp.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua hỉ khăn buông xuống, lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói yếu ớt hỏi: "Hóa ra ngươi không phải Chúng!"

Ngay sau đó, hai bộ áo cưới phức tạp hoa lệ đột nhiên rơi xuống trên người Bùi Lăng và Yến Minh Họa.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí huyết sắc giăng khắp nơi, trong nháy mắt chém hai bộ áo cưới thành bột mịn.

Giọng Bùi Lăng tối nghĩa âm u lạnh lẽo mở miệng: "Chú!"

Hồng Phấn tân nương cùng tất cả quỷ vật da người xung quanh lập tức bắt đầu hư thối.

Cảm nhận được lực lượng nguyền rủa cường đại từ nơi sâu xa, Hồng Phấn tân nương hơi thay đổi sắc mặt, đây không phải "Chúng" nhưng thực lực cũng không kém!

Vừa rồi nàng vẫn không phát hiện vấn đề, cho đến khi lôi kiếp rơi xuống, đối phương mới bộc lộ ra khí tức nguyên bản!

Không do dự chút nào, Hồng Phấn tân nương lập tức hóa thành hỉ khăn, sau đó bay đi rơi xuống đỉnh đầu một tấm da người nữ tử trong đó.

Lập tức, tên nữ tử da người kia hư thối.

Chỉ trong nháy mắt, nó đã nát rữa thành một đống dòng máu và nước mủ ngâm thịt nhão, khí tức quỷ vật tan thành mây khói, trong thịt nhão mọc ra từng mặt người đầy oán độc, phẫn hận, nguyền rủa.

Những mặt người này càng ngày càng rõ ràng, phát ra tiếng cười bén nhọn âm u lạnh lẽo.

"Hì hì... Hì hì ha ha... hì hì... Ha ha... Hì hì hì hì ha ha..."

Mặt người bay ra từ trong thịt nhão, đánh về phía quỷ vật khác ở xung quanh.

Hỉ khăn lơ lửng bay lên, lại hóa thành dáng vẻ Hồng Phấn tân nương ở giữa không trung, dĩ nhiên đã thoát khỏi [Vạn Hồn Chú], tất cả thương thế đều phục hồi như cũ.

"Hì hì... Hì hì ha ha..." Tất cả mặt người bay về phía nàng, lúc đến bên cạnh nàng lập tức dừng lại, duy trì vẻ mặt oán giận ác độc, tiếng vui cười cũng lập tức biến mất.

Hồng Phấn tân nương đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, năm ngón tay hơi lay động.

Ngay sau đó, quỷ vật da người còn đang hư thối đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

Quỷ vật da người nhìn chằm chằm Bùi Lăng, nhanh chóng mở miệng: "Nơi đây cần chọn chủ nhân, chính là các hạ rồi!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải treo được lên dây thừng giống chúng ta!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải có túi đa tốt như hoa như ngọc, thổi qua liền rách!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải có thể làm thành y phục đẹp mắt!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải nhuộm đủ màu sắc đẹp đẽ...

"Chủ nhân mới nơi đây..."

Theo đám quỷ vật mồm năm miệng mười nói chuyện, Bùi Lăng lập tức cảm thấy mình như bị lực lượng vô hình áp chế, toàn thân không thể động đậy, da trên người bắt đầu vặn vẹo giãy giụa, như muốn rời khỏi cơ thể.

Yến Minh Họa nhanh chóng đứng bên cạnh hắn, ô lụa bao phủ.

Dù ảnh rơi xuống, thân thể Bùi Lăng lập tức khôi phục sự tự do, lúc này không do dự, chém vô số đao khí về phía Hồng Phấn tân nương và quỷ vật da người.

Lúc này, vòng kiếp lôi thứ hai ầm vang rơi xuống.

Kiếp lôi gào thét như rồng, điện quang tím xanh sáng tỏ chói mắt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ pháp tắc chi địa.

Giữa không trung, mái tóc dài của Lệ Liệp Nguyệt mãnh liệt bay múa, váy sam phần phật, pháp quyết trong tay nở rộ như hoa, không dừng lại chút nào, quanh người nàng có cơn gió lạnh lẽo âm phong, trong sương mù tối om có hàng ngàn hàng vạn đôi mắt màu mực mở ra, váy khói chập chờn như biển mây, sau khi U Hồn thị nữ khó mà tính toán số lượng hiện ra, tự động hộ chủ, đón lấy kiếp lôi.

Búi tóc Song Loa Kế, chuỗi vòng ngọc, hồ điệp màu u lam lặng yên quanh quẩn; cung trang tóc búi cao, đoan trang lạnh băng.

Bóng dáng Hiểu Nghề và Vụ Liễu chậm rãi xuất hiện bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt, đồng thời ra tay trong hư không lập tức hiện ra lít nha lít nhít sợi tơ màu đen.

Phía trên sợi tơ treo đầy độc lâu hình dạng linh đang.

Mặc cho cơn gió lạnh quét qua, tất cả linh đang đều khẽ đung đưa giống với [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] bên hông Lệ Liệp Nguyệt, lại không có bất kỳ tiếng vang gì, dường như đang rất chăm chú chờ đợi cái gì đó.

Cùng lúc đó, nữ tử da người không còn xê dịch né tránh, cũng thôi động thủ đoạn phòng ngự đối đầu với kiếp lôi.

Lôi đình vạn quân lập tức đâm xuyên qua tất cả U Hồn thị nữ.

"Đỉnh linh linh..."

Thế đi của kiếp lôi không giảm, tất cả sợi tơ và linh đang lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại tiếng chuông trong trẻo lượn lờ tản ra. Thủ đoạn của nữ tử da người cũng vỡ nát, sắc trời sắc bén chớp mắt soi sáng ra khuôn mặt trắng bệch của nàng.

Điện quang tím xanh ầm vang rơi xuống, đánh vào Lệ Liệp Nguyệt, Hiểu Nghê và Vụ Liễu. Ánh sáng thật lớn cũng che mất nữ tử da người vào thời khắc đó.

Oanh! !!

Hiểu Nghê và Vụ Liễu không có chút sức chống cự nào, chỉ một thoáng đã bị kiếp lôi đánh tan, Lệ Liệp Nguyệt tóc dài rối tung, khóe mắt có máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống, khí tức quanh người đại loạn, nhưng nàng lại như không có cảm giác, tiếp tục vững vàng đứng đấy, trong tay vẫn còn tiếp tục thi triển pháp quyết.

Chương 1636: Dưới lôi kiếp (2)

Đối diện nàng không xa, nữ tử da người cũng đạp không mà đứng, da người vốn hoàn chỉnh đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, kiếp lực tràn ngập toàn thân, ánh mắt nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt dần xuất hiện vẻ do dự và mờ mịt.

Nhưng chẳng mấy chốc hận ý hùng hậu mãnh liệt tràn ra, đè xuống tất cả cảm xúc, ánh mắt nữ tử da người nhìn Lệ Liệp Nguyệt lại tràn đầy căm hận mãnh liệt.

Khói đen tản ra, từng đôi mắt màu mực lại mở ra.

U Hồn thị nữ lại ngưng tụ bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt.

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi, trong tay còn đang thi triển pháp quyết.

Dưới hai vòng kiếp lôi, tấm quỷ vật da người này đã bộc lộ ra bản chất chân chính!

Là lực lượng pháp tắc nơi đây!

Hiện tại, chỉ cần nàng thành công luyện chế quỷ vật da người này thành hóa thân của mình, có thể đạt được một bộ phận lực lượng pháp tắc này!

Đây là tạo hóa cửu kiếp lần này của nàng!

Phía trên bầu trời, mây đen lăn lộn, vòng kiếp lôi thứ ba bắt đầu ấp ủ.

Toàn bộ Bùi Lăng, Yến Minh Họa, Hồng Phấn tân nương và quỷ vật da người đều đã cố hết sức rời xa trung tâm kiếp lôi, nhưng nơi này chỉ rộng lớn như vậy, vẫn bị kiếp lôi tác động đến.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Vừa ngăn lại đao khí của Bùi Lăng, cùng né tránh kiếp lôi đếm mãi không hết, Hồng Phấn tân nương hừ lạnh một tiếng, lại không muốn dính càng nhiều kiếp số, lập tức mười ngón nhẹ giơ lên, nhanh chóng nhấn vào trong hư không một trận như đàn tấu, tường đất bốn phía cao vút trong mây đột nhiên thấp một mảng lớn.

Vốn chỉ là sân phơi nắng kích cỡ sân nhỏ nhà nông bình thường, cũng lập tức trở nên cực kỳ rộng lớn, gần như mênh mông vô bờ.

Hồng Phấn tân nương và quỷ vật da người lập tức rời xa Lệ Liệp Nguyệt trong tâm kiếp vân.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng không khỏi nhướn mày, dường như quỷ vật tân nương này có thể điều khiển lực lượng pháp tắc nơi đây?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn và Yến Minh Họa cũng bỏ chạy đến nơi xa.

Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Yến đạo hữu, cụ thể pháp tắc nơi đây như thế nào?"

Yến Minh Họa nhanh chóng trả lời: "Không được chủ nhân nơi này đồng ý, bất kỳ người nào không thể rời đi; hiện tại nơi đây vô chủ, một khi bị những da người kia chọn làm chủ nhân nơi đây, nhục thân sẽ mất khống chế, nếu không thể tránh thoát, sẽ trở thành một thành viên trong số bọn họ"

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn gật đầu, bên cạnh hai người đột nhiên dựng lên từng đạo tường cao, phủ kín tất cả đường trốn chạy của hai người.

Tưởng cao nhanh chóng đè ép xuống hai người, như muốn trực tiếp ép bọn họ thành thịt nát.

Bùi Lăng lập tức lấy ra [Tru Ác Kỳ] thôi động, gió mạnh mãnh liệt nổi lên đất bằng, trong nháy mắt quét phá tường cao, bay về phía Hồng Phấn tân nương.

Dường như biết [Tru Ác Kỳ] lợi hại, Hồng Phấn tân nương lập tức trở nên vô cùng cẩn thận, lúc này mười ngón động đậy, trước người xuất hiện tường cao trùng điệp.

rầm rầm rầm...

Gió mạnh trùng điệp san tất cả tường cao thành bình địa, lộ ra một mảnh vắng vẻ, Hồng Phấn tân nương lại không còn ở sau tường.

Bùi Lăng đột nhiên nhìn về phía sau lưng, đã thấy Hồng Phấn tân nương vừa vặn đi ra từ trong hư không, nàng thướt tha đứng đó, vây huyết sắc bay múa theo gió như một đóa Mạn Đà La huyết sắc nở rộ.

Năm ngón tay mảnh khảnh thành trảo, đầu ngón tay tươi đẹp ướt át vồ về phía hắn!

Không do dự chút nào, lúc này hắn chém tới một đạo đao khí.

Oanh! !!

Hồng Phấn tân nương không nhúc nhích tí nào, Bùi Lăng bị đẩy lui vài chục bước.

Yến Minh Họa nghiêng tay cầm ô lụa, vội vàng đuổi theo Bùi Lăng nhưng lúc này nàng đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp cũng khó giấu được vẻ gấp rút.

Bùi Lăng nhìn về phía Hồng Phấn tân nương, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu tím mở như thủy triều, tử quang lưu chuyển, vô số phù văn nhỏ bé bốc lên đan xen, lực lượng quỷ dị như sóng gợn vô hình, tầng tầng lớp lớp dập dờn tản ra.

[Vĩnh Chú thần thông] !

[lãng quên chi "Pháp"] !

Khí tức của Hồng Phấn tân nương đột nhiên hạ xuống, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ, dường như quên sau đó phải làm cái gì.

Bùi Lăng lại huy động [Tru Ác Kỳ], pháp lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, gió mạnh gào thét lại quét về phía Hồng Phấn tân nương.

Hồng Phấn tân nương nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước người lập tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp tường cao.

rầm rầm rầm...

Cùng lúc đó, vòng kiếp lôi thứ ba hoàn thành ấp ủ, ầm vang rơi xuống.

Thiên uy vô cùng kinh khủng tràn ngập toàn bộ thiên địa, uy áp cường đại như vạn dãy núi nặng, đột nhiên đè xuống pháp tắc chi địa.

Trọng Minh tông.

Sâu trong nội môn, giữa núi mây biển sương, Thiên Tuyên cung trống rỗng trôi nổi, hầu hết ẩn nấp ở giữa mây mù, chỉ ngẫu nhiên lộ ra mái cong đấu góc.

Vèo vèo vèo...

Độn quang nhao nhao lướt qua ở trời cao, trong giây lát một đám người xuất hiện ở trên quảng trường trước Thiên Tuyên cung, hiện ra rất nhiều bóng dáng Lệ Vô Cữu và tộc lão Lệ thị.

Mặc dù biết Tông Chủ Tô Ly Kinh tiền nhiệm đã không ở chỗ này, nhưng gia chủ Lệ thị vẫn đi đến trước cửa điện một bước, cao giọng nói: "Gia chủ Lệ thị đời này Lệ Vô Cữu dẫn theo tộc lão đời này, phụng mệnh Minh Huyết tổ sư thay mặt Thánh Tử Bùi Lăng đến đây tiếp thu tất cả tài nguyên tu luyện trên danh nghĩa Tô Ly Kinh"

Chương 1637: Mệnh lệnh của tổ sư

Nghe vậy, trong cả tòa Thiên Tuyên cung lập tức truyền đến một trận bạo động.

Rất nhiều yêu quỷ thi khôi điêu khắc ở cửa điện cũng hơi động đậy khuôn mặt, trong giây lát quần ma loạn vũ, một đôi thị nữ xinh đẹp như song sinh trừng mắt nhìn, trong khoảnh khắc thoát khỏi cửa lớn như cá bơi, vòng eo uyển chuyển, bàn tay tinh tế mềm mại đè lại cửa ra vào, chậm rãi đẩy ra, lộ ra bức tường uy nghiêm xa hoa ở bên trong.

Lệ Vô Cữu cũng không lập tức dẫn người vào trong, mà cố ý chờ giây lát, quả nhiên không thấy bất kỳ đáp lại nào, lúc này mới khẽ gật đầu, dẫn đầu đi vào bên trong.

Đi vòng qua bức tường là một tiền đình cực kỳ rộng rãi, linh tài trải đất, giao châu là đèn, đủ loại thiên tài địa bảo mà tu sĩ tầm thường tha thiết ước mơ đều bị coi là vật trang trí bình thường, tùy ý trưng bày hai bên.

Sau tiền đình, cung điện nguy nga.

Cột son bậc thêm trắng, kim đỉnh huyền trụ, trước điện dòng nước lững lờ, lại là mấy cái linh tuyền bị đại pháp lực cưỡng ép đi chuyển đến đây, làm sông hộ thành nơi đây, cả ngày không ngừng phun ra nước suối mát lạnh.

Cầu nối bên trên được xây từ linh ngọc, oánh nhuận óng ánh, linh khí tản ra.

Người Lệ thị đưa mắt nhìn quanh đều rất hài lòng.

Chẳng mấy chốc, tất cả đại quyền Tông Chủ Thánh tông này sẽ thuộc về Lệ thị bọn họ!

Lúc này, Lệ Vô Cữu chậm rãi mở miệng: "Tổ sư nói, tất cả tài nguyên dưới danh nghĩa Tô Ly Kinh đều thuộc về Thánh Tử Bùi Lăng."

"Bây giờ Thánh Tử không ở đây, chúng ta lấy thay."

"Các ngươi đều lục soát kỹ càng cho lão phụ!"

"Không thể bỏ qua bất kỳ tài nguyên gì!"

"Nếu không là bất kính với tổ sư!"

"Sau khi hoàn thành thu sạch giao nộp, lão phu sẽ đích thân kiểm kê, tạo sách phong tồn, xác nhận những tài nguyên này, có thể chuyển giao toàn bộ cho Thánh Tử Bùi Lăng."

Đám tộc lão lần lượt gật đầu: "Cẩn tuân mệnh lệnh gia chủ!"

Chẳng mấy chốc, một tộc lão lập tức đi đến bên cạnh năm tòa cầu ngọc, vung ống tay áo lên, nước linh tuyền dưới gầm cầu lập tức như một đạo thủy long ra mương, gào thét xông vào trong tay áo hắn ta, ngay sau đó năm linh tuyền cũng bị cưỡng ép rút ra từ trong trận pháp, hóa thành năm viên hạt châu óng ánh mượt mà giữa không trung, tản ra linh khí tinh thuần hùng hậu.

"Bảo bối tốt!" Tên tộc lão này cười ha ha một tiếng, đưa tay thu sạch chúng nó.

Lại một tộc lão tâm niệm vừa động, vô số thi khôi đi ra từ sau người, nâng toàn bộ đèn giao châu và cả đế đèn xung quanh lên, lại đi đến đồ trang trí khác, đều thu vào trong túi trữ vật; Còn có một vị tộc lão, trực tiếp đứng trước bức tưởng lúc đi vào, chỉ huy một đám U Hồn tùy tùng gõ đập, chuẩn bị mang cả bức tường đi; Lệ Vô Định cũng ở trong số đó, lại chưa từng đi vào, mà lẩm bẩm bấm pháp quyết, ý đồ tháo ra hai cánh cửa lớn Thiên Tuyên cung...

Chẳng mấy chốc, cả tòa cung điện, ngoại trừ bảo tọa biểu tượng vị trí Tông Chủ, toàn bộ đều bị càn quét sạch sẽ!

Ngoại trừ đủ loại đồ trang trí, ngay cả linh tài trải trong cung điện đều bị đào sâu ba thước, tất cả bảo vật đáng tiền đều rơi vào dụng cụ trữ vật của một đoàn người Lệ thị.

Thiên Tuyên cung vốn vô cùng xa hoa, lúc này trống rỗng, rất nhiều cửa sổ đều đã biến mất không thấy gì nữa, vách tường, trên mặt đất, đình viện... Khắp nơi đều mấp mô như căn phòng chưa hoàn thành, khắp nơi tiêu điều rách nát.

Sau khi đám tộc lão liên tục kiểm tra, tiến đến chỗ Lệ Vô Cữu bẩm báo: "Gia chủ, đã lục soát toàn bộ, đồ vật đều ở nơi này"

Nói xong, đám người lần lượt giao ra túi trữ vật.

Lệ Vô Cữu nhẹ gật đầu, sau khi nhận lấy, thần niệm lần lượt đảo qua, nghiêm túc kiểm kê lại một cái, thấy một vài bảo vật quan trọng đều ở đây, lập tức hài lòng gật đầu.

Nơi này có rất nhiều tài nguyên, cũng đủ trân quý.

Thậm chí có một vài cái khiến gia chủ Lệ thị như hắn ta cũng rất dao động, nhưng so sánh với đại quyền tông môn trong ba trăm năm tới, những điều này đều không tính là gì.

Lúc này, một tộc lão đột nhiên do dự mở miệng: "Gia chủ, những tài nguyên này cực kỳ trân quý, Thánh Tử tuổi trẻ, tu vi hiện tại cũng không cần rất nhiều thứ...

Nói đến đây, hắn ta cũng không tiếp tục nói hết, mà nhìn qua Lệ Vô Cữu.

Lệ Vô Cữu lập tức lắc đầu, bình tĩnh nói: "Nếu các ngươi coi trọng cái gì, có thể đợi sau khi Thánh Tử trở về, lấy giá cả công bằng mua của Thánh Tử"

"Nhưng bây giờ, đây là mệnh lệnh của tổ sư, bất kỳ người nào cũng không được vi phạm!"

Vị trí Tông Chủ sắp rơi vào tay Lệ thị, trong khoảng thời gian này là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện hỗn loạn gì!

Nghe vậy, tên tộc lão kia vội vàng nói: "Vâng!"

Tộc khác lão cũng khẽ gật đầu: "Cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư!"

Lệ Vô Cữu nhẹ gật đầu thu hồi tất cả mọi thứ, sau đó lại không yên lòng mang theo một đám tộc lão, lần nữa tìm kiếm toàn bộ Thiên Tuyên cung mấy lần, đề phòng có cửa ngầm mật thất cất giấu bảo vật gì đó còn chưa bị phát hiện.

Cuối cùng, xác nhận không bỏ sót tất cả tài nguyên, Lệ Vô Cữu nói: "Trở về."

Đám người quay người đi ra ngoài, vừa rời khỏi cửa lớn trống rỗng, đã thấy Tư Hồng Khuynh Yến hoa phục thịnh trang đi tới.

Chương 1638: Phu quân yên tâm! (1)

Đám người Lệ thị lập tức hành lễ: "Gặp qua Tông Chủ!"

Tư Hồng Khuynh Yến nhìn vẻ mặt cung kính của một đoàn người, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, bây giờ mình là Tông Chủ, sau này muốn trừng trị nghiệt súc Bùi Lăng kia cũng không cần tự mình đi tìm đối phương!

Nghĩ tới đây, nàng hỏi: "Đã thu lấy hoàn tất tài nguyên của Tô Ly Kinh?"

Lệ Vô Cữu nói: "Bẩm Tông Chủ, chúng ta phụng mệnh tổ sư, đã thay mặt Thánh Tử thu lấy hoàn tất."

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức nói: "Lấy ra bản tọa nhìn xem."

Lệ Vô Cữu không do dự, lập tức đưa toàn bộ tài nguyên vừa mới thu lấy tới.

Tư Hồng Khuynh Yến nhanh chóng kiểm kê tất cả tài nguyên một lần, lập tức lạnh lùng nói: "Nơi này không phải toàn bộ, còn thiếu một số lớn tài nguyên!"

Nghe vậy, Lệ Vô Cữu thay đổi, lập tức nhìn về phía tộc lão sau lưng, chẳng lẽ vừa rồi có người tham lam cái gì?

Đám tộc lão hai mặt nhìn nhau, vừa rồi bọn họ vơ vét không nương tay chút nào, nhưng loại việc lớn này không có gia chủ ngầm đồng ý, ai dám giấu riêng?

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến lại nói: "Phu quân còn cất chứa rất nhiều thiên kiêu dị tộc, những cái kia cũng là tài nguyên tu luyện!"

"Sao nơi này không có một cái nào?"

"Mệnh lệnh tổ sư đâu phải trò đùa!"

"Lệ thị là một trong tam đại thế gia Thánh tông, làm việc sơ ý chủ quan như thế, thật sự hồ đồ!"

"Loại việc nhỏ thế này, còn cần bản tọa tự ra tay!"

"Bản tọa sẽ tự mình đi tìm phu quân, để hắn tuân theo mệnh lệnh tổ sư, giao ra tất cả thiên kiêu dị tộc..."

Nói xong, Tư Hồng Khuynh Yến ném túi trữ vật vừa kiểm kê xong lại, trực tiếp nhẹ lướt đi.

Một đám tộc nhân Lệ thị đều ngu ngơ tại chỗ.

Chẩm Thạch Tô thị.

Tổ địa.

Một khe núi đá cao lớn nguy nga, đứng thẳng ngang trời.

Phía trên núi đá đều là nham thạch có to có nhỏ đủ mọi màu sắc, không có một ngọn cỏ, nhìn lại lộng lẫy to lớn.

Sườn núi đứng sừng sững vài gian nhà đá.

Trong một gian nhà đá, gấm chiên rèm châu, giao đèn thêu trướng, bày biện xa hoa lịch sự tao nhã, trên bàn một cái lò nhỏ bằng bùn đỏ, linh tuyền mới sôi.

"Các loại Thạch Sơn trà đều tốt, chỉ là không thể rời khỏi núi đá nửa bước, nếu không dù dùng thủ đoạn nào đều nhanh chóng hôi phi yên diệt." Lão tổ Tô thị Tô Đại vuốt ve râu dài dưới cằm, ôn tồn nói: "Nhớ ngày đó, lão phu chuyển trọn tòa núi đá này về tộc, ngươi còn là hài đồng"

"Bây giờ thoáng chớp mắt, đã nhiều năm như vậy."

Ở đối diện hắn ta, Tô Ly Kinh ngồi xếp bằng ngay ngắn, hắn ta đang cầm một chén trà điêu khắc từ linh ngọc, cẩn thận xem, nghe vậy vẻ mặt bình tĩnh nói: "Trà này vào miệng hơi đắng, đến họng hơi ngọt, có thể trừng tâm tĩnh khí, khử tà tích ác, là vật thượng giai hiếm có. Năm đó lão tổ vất vả một phen, thật là đáng giá."

Lúc hắn ta nói lời này, vẻ mặt tự nhiên, tâm bình khí hòa, không hề có vẻ không cam lòng và tức giận vì vừa bị đoạt đi vị trí Tông Chủ.

Tô Đại nhìn xem, khẽ gật đầu, nói: "Lão phu thấy trong đám hậu bối, tâm tính của ngươi là số một. Mặc dù lần này có chỗ ngăn trở, nhưng đạo đồ của tu sĩ chúng ta dài đằng đẵng, còn nhiều thời gian, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau này, chưa chắc không có cơ hội báo thù rửa hận!"

"Ngươi là huyết mạch đích hệ Tô thị ta, Chẩm Thạch Tô thị vẫn là chỗ dựa lớn nhất cho ngươi, mãi mãi đứng về phía ngươi."

Tô Ly Kinh nghe vậy, sắc mặt bình thản, vị trí Tông Chủ bị cướp mất, nói không tức giận là chuyện không thể nào.

Nhưng trong tình huống này, tức giận không làm nên chuyện gì.

Tổ sư tự mình lên tiếng lấy tất cả tài nguyên của hắn ta coi như trừng phạt, bất kỳ người nào đều không được vi phạm.

Hiện tại mất đi cũng đã mất đi, tiếp theo quan trọng nhất vẫn là con đường sau này.

Muốn tiến thêm một bước trên đại đạo trường sinh, hắn ta nhất định phải tiếp tục đứng ở vị trí cao trong Trọng Minh tông!

Nhưng hắn ta không phải Tông Chủ từ nhiệm bình thường, mà bị tổ sư cách mất vị trí Tông Chủ, vì vậy đã không thể nhận chức Thái Thượng trưởng lão.

Thứ duy nhất có thể lựa chọn là trở về Tô thị, tiếp nhận gia tộc cung phụng, đảm nhiệm chức lão tổ trực luân phiên.

Lấy tu vi Hợp Đạo kỳ hiện tại của hắn ta, đã đạt được điều kiện cơ bản trở thành lão tổ trong tộc.

Lần này trở về tổ địa Tô thị, gặp gỡ Tô Đại lão tổ cũng vì bàn bạc việc này.

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh mở miệng: "Sau này hãy nói việc báo thù, hiện tại phải đợi tổ sư bế quan"

Tô Đại nhẹ gật đầu, rõ ràng tổ sư đang thiên vị Bùi Lăng, hơn nữa đây là việc riêng của Tô Ly Kinh, thật ra Tô thị cũng không nghĩ nhúng tay vào.

Nếu hiện tại đã khách sáo hai câu với Tô Ly Kinh, hắn ta không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói đến việc chính: "Ngươi muốn trở thành lão tổ tân nhiệm trong tộc, ngoại trừ tu vi còn phải có đủ công tích."

"Hơn nữa, bây giờ ngươi vừa bị tổ sư cách đi vị trí Tông Chủ, phải làm ra công tích, rồi chờ sau khi tổ sư bế quan, mới có thể sắc phong làm lão tổ tân nhiệm."

Tô Ly Kinh không thấy bất ngờ, hiện tại mặc kệ chuyện gì, đều phải chờ tổ sư bế quan trước.

Hắn ta lập tức hỏi: "Công tích gì?"

Chương 1639: Phu quân yên tâm! (2)

Tô Đại chậm rãi nói: "Tô Chấn Hòa đã chết, hiện tại thế hệ trẻ tuổi trong tộc cũng không có thiên kiêu đủ nội tình"

"Chỉ cần tiếp theo ngươi có thể bồi dưỡng ba vị chân truyền trở lên vì tộc, có thể tính là đủ công tích"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Chỉ cần huyết mạch Tô thị là được?"

Nghe vậy, Tô Đại vung ống tay áo lên, lập tức hút tới ba tên tông tử Tô thị từ trong hư không, một người trong đó hoa phục đẹp váy, ngọc biếc quấn quanh, dung mạo uyển chuyển xinh đẹp là Tô Túy Khinh bào muội của Tô Chấn Hòa.

Hai người khác, bên trái là một thiếu nữ mười sáu xinh đẹp, chải Song Hoàn Kế, buộc tơ lụa nhiều màu, lông mi cong mắt hạnh, da trắng xinh đẹp, lúc hai con ngươi chuyển động tràn ra ánh sáng, có vẻ cực kỳ hoạt bát linh động; phía bên phải là nữ tử cao gầy tuổi tròn đôi mươi, Hồi Tâm Kế cắm nghiêng kim trâm cài tóc, mặc váy lụa màu dệt kim, hoàn bội leng keng, vẻ mặt đoan trang nghiêm túc, hình như có vẻ nghiêm túc, lại có vẻ thanh lãnh cao ngạo như núi cao tuyết liên.

Ba tên nữ nhi Tô thị đều thần thanh xương tú, nhìn qua có thể biết ngay tư chất thượng thừa.

Đúng vậy, chờ sau khi Bùi Lăng thật sự trở thành Tông Chủ, vừa vặn đưa ba vị chân truyền do Tô Ly Kinh tỉ mỉ bồi dưỡng ra cho Bùi Lăng coi như nhận lỗi.

Cứ vậy, mặc kệ giữa Tô Ly Kinh và Bùi Lăng có bao nhiêu ân oán, cũng không có chuyện gì liên quan đến Chẩm Thạch Tô thị.

Thậm chí nếu ba tên nữ nhi Tô thị này có thể tranh được sự sủng ái, còn có thể tranh thủ cho Tô thị càng nhiều tài nguyên hơn...

Đây là đường tắt tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tài nguyên nhưng lại có thể tối đa hóa lợi ích.

Ba người Tô Túy Khinh đột ngột đổi chỗ đều hơi ngạc nhiên, nhưng ngẩng đầu trông thấy hai vị uống trà, vội vàng tiến lên hành lễ: "Hậu bối Tô Túy Khinh, bái kiến lão tổ, thúc tổ!"

"Hậu bối Tô Cẩn Cẩn, bái kiến lão tổ, thúc tổ!"

"Hậu bối Tô Ngọc Mân, bái kiến lão tổ, thúc tổi"

Tô Đại nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, sau đó nói: "Ba vị hậu bối này đều là người kế tục trong thế hệ này của Tô thị ta, tư chất xuất chúng"

"Tiếp theo, ngươi sẽ thu các nàng làm đệ tử thân truyền"

"Khi nào bồi dưỡng các nàng trở thành chân truyền, lúc đó trong tộc sẽ tôn ngươi là lão tổ."

Lúc này, Tô Ly Kinh cũng đang quan sát ba tên hậu bối này.

Thấy căn cốt tư chất của các nàng thật sự rất xuất sắc, cũng không nghi ngờ gì, lập tức gật đầu nói: "Không có vấn đề."

Nói xong, Tô Ly Kinh đang muốn nhận ba người làm đệ tử ngay tại chỗ, một đạo độn quang vội lướt tới, nhanh chóng rơi xuống nhà đá.

Ngay sau đó, độn quang tản đi lộ ra một bóng dáng yểu điệu linh lung, tay áo nhanh nhẹn, nàng mị cốt tự nhiên, côi tư điễm dật, lại là Tư Hồng Khuynh Yến.

Thấy Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên đến, Tô Ly Kinh và Tô Đại đều lộ ra vẻ nghi ngờ.

Tô Đại lập tức hỏi: "Không biết Tông Chủ đến đây, cần làm chuyên gì?"

Tư Hồng Khuynh Yến nhìn về phía Tô Ly Kinh, gọn gàng dứt khoát nói: "Bản tọa phụng lệnh tổ sư, đến đây thu hết tài nguyên tu luyện của Tô Ly Kinh"

Tô Ly Kinh bình tĩnh nói: "Tất cả tài nguyên tu luyện đều đã đặt ở trong Thiên Tuyên cung."

"Trên người ta cũng không có tài nguyên gì."

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, lại lắc đầu nói: "Thiên Tuyên cung chỉ có một bộ phận tài nguyên mà thôi."

"Những thiên kiêu dị tộc kia không phải cũng là tài nguyên tu luyện?"

"Phu quân, ta đang muốn tốt cho ngươi."

"Tổ sư hạ lệnh, muốn giao tất cả tài nguyên trên danh nghĩa của ngươi cho Thánh Tử Bùi Lăng. Nhưng bây giờ ngươi lại công khai giấu riêng tài nguyên kếch xù, không nghe theo lệnh tổ sư:

"Nếu để tổ sư biết, tất nhiên là tội càng thêm tội, hậu quả khó mà lường được!"

"Thế nhưng, phu quân có thể yên tâm!"

"Cho dù ngươi không có tất cả, còn có thê tử là ta."

"Tiếp theo, ta chính vị Tông Chủ, tất nhiên sẽ để nghiệt súc Bùi Lăng kia đẹp mặt!"

"Đáng hận không thể vi phạm mệnh lệnh tổ sư, ta phải phối hợp với Bùi Lăng tu luyện mười lần mới được."

"Kính xin phu quân tạm thời chịu đựng, tạm chờ ta chịu nhục, nhất định sẽ trả hết nợ nần cho phu quân"

"Đến lúc đó, chắc chắn để Bùi Lăng sống không bằng chết..."

U Tố mộ.

Phía trên bầu trời kiếp vân lăn lộn, thiên uy mênh mông nhét đầy phương thiên địa này.

Điện quang tím xanh đi khắp trong mây, gào thét lao nhanh, ầm vang đánh xuống!

Đây là vòng kiếp lôi thứ tư!

Khác với ba vòng kiếp lôi trước đó quá nhiều, trận này phát ra từng tiếng ù ù như vô cùng vô tận, kiếp lôi liên tục không ngừng đánh xuống, dường như không ngừng không nghỉ.

Lôi đình to lớn tuỳ tiện như biển lớn cuồn cuộn ụp xuống, trong tầm mắt đều là điện quang hai màu tím đen, sáng tỏ chói mắt, trước mắt một mảnh thuần trắng như bắt đầu như cuối cùng.

Trên không sân phơi nắng, Lệ Liệp Nguyệt đạp không mà đứng, tóc dài và mép váy đều bị cơn gió điên cuồng lôi kéo đến lắc lư mãnh liệt.

Nàng đã kết thúc pháp quyết trong tay, cơn gió lạnh nổi lên khắp nơi, sương đen bốc lên, vô số đôi mắt màu mực nhanh chóng mở ra, đang toàn lực ra tay đối phó kiếp lôi.

Cách đó không xa, một nửa người bên trái nữ tử da người vẫn tràn ngập hận ý, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lệ Liệp Nguyệt.

Chương 1640: cấm kỵ truyền thừa

Một nửa cơ thể còn lại thì bị kiếp lực bao phủ, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt cực kỳ thân thiết.

ầm ầm ầm ẩm ầm...

Kiếp lôi trùng điệp không ngừng bổ vào hai người, ống tay áo vạt áo của Lệ Liệp Nguyệt không ngừng có máu tươi đỏ thắm nhỏ xuống, thương thế dần tăng thêm, khí thế lại càng ngày càng mạnh.

Nhưng khí tức của nữ tử da người trôi nổi trước mặt hắn lại nhanh chóng hạ xuống, lực lượng của nàng đang bị thiên kiếp áp chế từng chút một, sau đó bị Lệ Liệp Nguyệt lấy thân phận chủ nhân đoạt đi!

Hiện tại, một bộ phận thân thể của nàng bắt đầu thật sự bị Lệ Liệp Nguyệt khống chế! rầm rầm rầm...

Lôi đình vạn quân, ầm vang nổ rơi.

Trong nháy mắt khiến mọi người gần như bị mù vì điện quang, từng đạo kiếp lôi đang đánh vào nữ tử da người.

Lệ Liệp Nguyệt nhân lúc khe hở, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết.

Khí tức nữ tử da người lại suy yếu một phần.

Khí thế của Lệ Liệp Nguyệt lại đột nhiên cất cao một bậc, nhưng ngay sau đó một đạo kiếp lôi đã rơi vào thân thể của nàng.

Lệ Liệp Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra vết máu.

Chỉ có điều, vẻ mặt nàng không thay đổi chút nào, về lạnh lùng trong mắt càng đậm hơn, nữ tử da người này chỉ có một thân thực lực, hành động lại chỉ dựa vào bản năng, càng dễ đối phó hơn sự tưởng tượng của nàng.

Cứ theo xu thế này, có lẽ không cần chờ đến khi cửu kiếp kết thúc, lúc lục kiếp nàng có thể luyện chế nữ tử da người này thành hóa thân!

Trong góc sân phơi nắng.

Lúc này từng tấm da người đỏ trắng, tinh xảo hoàn chỉnh đã hư thối toàn bộ, hóa thành mặt người lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung.

Hồng Phấn tân nương mặc áo cưới huyết hồng, hỉ khăn che mặt, đạp không mà đứng.

Gió mạnh cuốn đến từ bốn phương tám hướng, từng đạo tường cao như bình chướng dâng lên, bóng dáng Hồng Phấn tân nương lơ lửng không cố định, xuất hiện ở từng phương vị, tránh đi từng trận gió mạnh.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên dừng thôi động [Tru Ác Kỳ], nhanh chóng lấy ra một nắm đan dược ăn vào, [Tru Ác Kỳ] có uy năng cường đại nhưng trên mặt tiêu hao pháp lực thật sự quá khổng lồ, hắn không thể liên tục thôi động.

Nhân lúc này, Hồng Phấn tân nương động đậy mười ngón tay, lập tức có vô số quỷ vật cấp độ Nguyên Anh, Hóa Thần hiện ra từ lòng đất, lao về phía Bùi Lăng và Yến Minh Họa.

Những quỷ vật này tràn ngập hận ý ngập trời, quanh người âm khí dày đặc như thực chất.

Trong mắt Bùi Lăng chợt hiện ra ánh sáng màu tím tối, vô số phù văn quỷ dị đan xen bốc lên, lập tức thi triển [Oán Yểm thần thông 1, hấp thu sạch sẽ hận ý của rất nhiều quỷ vật.

Pháp lực của hắn nhanh chóng khôi phục, ngay sau đó vội vàng thi triển [Trường Hận Chú].

Ngay sau đó, khí tức Bùi Lăng đột nhiên tăng lên.

Hóa thân Mạc Lễ Lan không ở đây, thực lực hiện tại của Bùi Lăng không ở đỉnh phong.

Nhưng trước đây không lâu, hắn vừa chiếm mệnh cách và lực lượng của "Chúng", thực lực tu vi đang thể hiện ra lại không thua kém trạng thái lúc chiến đấu với hóa thân Tô Ly Kinh chút nào!

Trong mắt lại sáng lên ánh sáng màu tím tối tăm, phù văn hỏa diễm nhỏ bé như đan xen bốc lên, lực lượng kỷ dị như gợn sóng vô hình, tầng tầng lớp lớp dập dờn mà ra.

[Hoặc Hồn thần thông] !

Ánh mắt đảo qua trước mặt, tất cả quỷ vật lập tức dừng lại động tác, không thể động đậy.

Xoạt xoạt xoạt...

Vô số đao khí huyết sắc nở rộ, trong nháy mắt chém về phía Hồng Phấn tân nương.

Mỗi một đạo đao khí đều xen lẫn nguyền rủa vô cùng oán độc.

Mười ngón tay mảnh khảnh của Hồng Phấn tân nương khẽ nhúc nhích, đao khí chưa tới gần nàng đã cùng nhau vỡ nát, lại có một đạo đao khí như trực tiếp đột phá phòng thủ của nàng, cứng rắn chém trúng cánh tay của nàng.

Keng!

Đao khí huyết sắc lập tức vỡ nát, ống tay áo huyết hồng hôi phi yên diệt, lộ ra một đoạn tay trắng tái nhợt mảnh khảnh, ngay sau đó tay trắng chuyển thành màu sắc tím đen, đã nhiễm lên một tầng nguyên rủa mãnh liệt.

Đây là [Đọa Huyết Chú] !

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, dường như quỷ vật tân nương này cố ý chịu một đao này!

Quả nhiên!

Cảm nhận được nguyền rủa muốn ăn mòn bản nguyên kéo dài một đường từ cánh tay mà lên, khóe miệng của Hồng Phấn tân nương dưới hỉ khăn đột nhiên hơi cong một chút, lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị.

"Đúng là Chú!"

"Chơi với ngươi lâu như vậy, cũng nên kết thúc!"

"Giao ra truyền thừa của Chú, đợi sau khi ngươi hóa thành đồng loại của chúng ta, có thể cho ngươi một miếng đất phong!"

Còn chưa nói hết câu, khí tức Hồng Phấn tân nương lập tức trở nên cực kỳ khủng bố, vừa rồi nàng đã cảm thấy kỳ quái, đối phương chỉ là một Hóa Thần, lại có thể che đậy tất cả quỷ vật ở nơi như U Tố mộ?

Hơn nữa, nguyền rủa do đối phương thi triển ra tuyệt đối không phải thứ quỷ vật bình thường có thể so sánh.

Hiện tại thăm dò lâu như vậy, cuối cùng nàng có thể xác định đối phương là truyền nhân của vị cấm kỵ đã từng kia!

Trong tình huống bình thường, nàng tuyệt đối không dám mạo hiểm chạm vào truyền nhân của một vị cấm kỵ.

Chương 1641: Có xảy ra chuyện bất ngờ không? (1)

Thế nhưng, vị cấm kỵ kia đã rời khỏi U Tố mộ, thế lực của hắn ta ở U Tố mộ cũng bị hai vị khác chia cắt gần hết. Còn vị Hóa Thần này làm truyền nhân của "Chứ, đối với bất kỳ quỷ vật nào ở U Tố mộ, đều là tạo hóa cơ duyên to lớn!

Chỉ cần cầm được truyền thừa của "Chú", bất kỳ quỷ vật gì cũng có thể trở thành vị cấm kỵ kế tiếp!

Ngay sau đó, một quỷ trảo vô cùng ngang ngược đột nhiên chụp vào hai người Bùi Lăng và Yến Minh Họa.

Thuật pháp phòng ngự mà Yến Minh Họa bao trùm trên ô lụa gần như không có chút sức chống cực nào, trong chớp mắt đã bị vồ nát! Thuật pháp bị phá, lập tức phản phệ, sắc mặt Yến Minh Họa tái đi.

Oanh! !!

Chỗ quỷ trảo rơi xuống cát bay đá chạy, mặt đất vốn vô cùng kiên cố lập tức xuất hiện một cái hố sâu to lớn.

Bùi Lăng nắm lấy cổ tay Yến Minh Họa, xuất hiện cách đó không xa.

Vào thời khắc mấu chốt, lại là hắn dùng [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] dẫn theo vị Thiên Cơ này tránh khỏi một kiếp.

Sắc mặt Bùi Lăng nhìn về phía quỷ vật tân nương lập tức tràn đầy vẻ nghiêm nghị, đối phương lại ẩn giấu thực lực cho đến bây giờ!

Thế nhưng điều này rất kỳ quái!

Quỷ vật tân nương này đã có thực lực mạnh mẽ như tuyệt đối, tại sao trước đó lại bị một chiêu của [Tru Ác Kỳ] chế trụ?

Tuy nói lúc ấy hệ thống ra tay, hơn phân nửa là đánh lén, nhưng...

Không đúng! Lúc ấy hệ thống thôi động [Tru Ác Kỳ 1, hắn không tiêu hao pháp lực gì, hệ thống căn bản không dùng pháp lực của hắn, mà là lực lượng pháp tắc!

[Tru Ác Kỳ 1 vốn là bảo vật trấn áp pháp tắc Độ Ách uyên, lấy lực lượng pháp tắc thôi động mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác được toàn thân đau xót như trong nháy mắt đã bị quấn lên vô số cương châm.

Trong tầm mắt dần hiện ra từng cây châm nhỏ như kim khâu thêu hoa, kéo dài mà ra từ thân thể của hắn, bên kia kim khâu lại kết nối với mười ngón tay mảnh khảnh của Hồng Phấn tân nương.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lập tức thấy trừ mình ra, Yến Minh Họa bên cạnh cùng mặt đất, tường đất, tất cả quỷ vật bị đối phương triệu hoán ra trong tầm mắt, đều bị những sợi tơ tỉnh mịn này kết nối.

Lúc này, mười ngón tay tinh tế non mềm của Hồng Phấn tân nương nhẹ nhàng nâng lên như kích thích dây đàn gấp rút mà múa...

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy thể xác của mình như con rối, dần mất đi sự khống chế, sắc mặt hắn lạnh lẽo, giọng nói âm trầm quỷ quyệt nói: "Chú!"

Mới nói hết câu, toàn bộ thân thể Hồng Phấn tân nương lập tức bắt đầu hư thối, sợi tơ vốn căng cứng hơi thả lỏng, lực khống chế nhanh chóng suy yếu.

Nhân cơ hội này, Bùi Lăng không chậm trễ chút nào thôi động [Tru Ác Kỳ] trong tay.

Vù vù vù...

Gió mạnh đột sinh ra, cuốn về phía tất cả sợi tơ.

Keng keng keng keng keng...

Theo tiếng rèn sắt gấp rút như mưa rào, một đoàn sợi tơ đột nhiên đứt gãy, Bùi Lăng lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành một quỷ vật da người lơ lửng, màu sắc tái nhọt.

Ngay sau đó, hắn há miệng, giọng nói lơ lửng nói: "Nơi đây không có chủ, cần chọn một chủ nhân"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải treo được lên dây thừng giống chúng ta!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải có túi đa tốt như hoa như ngọc, thổi qua liền rách!"

"Chủ nhân mới nơi đây nhất định phải có thể làm thành y phục đẹp mắt!"

Theo giọng Bùi Lăng biến thành quỷ vật da người, cả người Hồng Phấn tân nương cứng đờ, ống tay áo rủ xuống đầu ngón tay, da thịt trắng nõn nhúc nhích một trận như muốn rời khỏi thân thể.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã tránh thoát trói buộc, lại hóa thành hỉ khăn thêu thùa phức tạp, tinh xảo hoa lệ trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng chợt thấy trước mắt tối sầm lại, một chiếc hỉ khăn màu huyết hồng tua cờ màu vàng sáng rủ xuống trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu hắn.

Trong chớp mắt ánh mắt bị che đậy, [Vạn Hồn Chú] đột nhiên giáng lâm trên người Bùi Lăng, thân thể hắn nhanh chóng bắt đầu hư thối, khí tức âm u lạnh lẽo nghiêm nghị tràn ngập khắp cả người, khiến hắn không thể động đậy chút nào."Bùi đạo hữu!"

Yến Minh Họa lập tức giật mình, vội vàng muốn ra tay nhưng ngay lúc này bên tai nàng chợt vang lên truyền âm của Bùi Lăng, "Nhanh chóng thu lấy lực lượng pháp tắc nơi đây!"

Yến Minh Họa khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, lúc này lui sang một bên vận chuyển [Khí Dĩ Tái Đạo], lấy pháp bảo bản mệnh của mình bắt đầu thu lấy lực lượng pháp tắc nơi đây.

Ngay sau đó, hư thối lan tràn quanh người Bùi Lăng đột nhiên dừng lại.

Mặt cờ nền đỏ hoa văn đen hơi rung động, lại là một cơn gió mạnh mãnh liệt cuốn ra, thổi bay hỉ khăn.

Hỉ khăn lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh, hoảng hốt bỏ chạy.

Bùi Lăng nắm chặt thời gian, vội vàng ăn vào đan dược một lần nữa.

Thực lực của quỷ vật tân nương này mạnh hơn hóa thân Tô Ly Kinh rất nhiều rất nhiều!

Mặc dù có [Tru Ác Kỳ] trong tay, lúc này hắn cũng bắt đầu rơi vào thế yếu toàn diện.

Lúc này, hỉ khăn giữa không trung đột nhiên đình trệ, lại hóa thành dáng vẻ Hồng Phấn tân nương, sau đó lại ra tay một lần nữa.

Chương 1642: Có xảy ra chuyện bất ngờ không? (2)

Mười ngón tay tinh tế liên tục bắn vào hư không, sợi tơ như vô cùng vô tận che ngợp bầu trời...

ầm ầm! !

Ngay lúc này, điện quang tím xanh phát ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt chiếu khắp toàn bộ phương thiên địa này, khí tức chí dương chí cương nhét đầy pháp tắc chi địa, khí tức lôi kiếp tùy ý tràn ngập, xua tan tất cả âm tà.

Lệ Liệp Nguyệt váy đen bồng bềnh, máu vẩy trời cao, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức lại liên tục tăng lên, âm khí ngưng tụ quanh người như thực chất, ngàn vạn đôi mắt màu mực không ngừng mở ra từ trong nàng...

Tình hình chiến đấu hai nơi càng ngày càng nghiêm trọng.

Bến tàu.

Nước biển màu mực lăn tăn như sống lưng cá.

Phía trên bầu trời mây đen buông xuống như nghiêng như đổ, như mưa gió nổi lên.

Cơn gió lạnh trùng điệp mãnh liệt thổi đến từ bốn phương tám hướng.

Bông tuyết màu xám đen bồng bềnh như tơ liễu ngày xuân rơi xuống như điên cuồng.

Vài cột cờ yên tĩnh đứng sừng sững, đèn lồng lắc lư theo gió, bên trong ánh lửa ảm đạm quỷ quyệt, soi sáng ra huyết nhục đầm đìa đây đất.

Mùi máu tanh dày đặc tùy ý tràn ngập, dòng máu róc rách chảy xuôi trên bến tàu tạo thành một dòng suối nho nhỏ. Huyết nhục đỏ trắng giao thoa, di cốt trắng xám, nội tạng đủ mọi màu sắc, gương mặt đen nhánh, tóc hoa râm... Như một trận mưa rào gấp rút mà đến, rầm rầm rơi xuống đất, kích thích từng đợt máu bắn tung tóe.

Giữa không trung, áo bào xanh của Phó Huyền Tự tản ra, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mặt, sắc mặt không thay đổi chút nào.

[Mạt Đạo Khuynh Tiên], uy năng thật sự không tầm thường!

Đây đã là con quỷ vật ngư dân thứ ba mà hắn ta chém giết, bất kỳ thực lực một con nào đều phía trên Hóa Thần hậu kỳ. Nhưng cho dù như thế, lại không có chút sức phản kháng nào trong tay hắn ta!

Đây vẫn chỉ là tiếp cận tiên thuật, chứ không phải tiên thuật chân chính.

Khó có thể tưởng tượng, uy năng tiên thuật chân chính sẽ như thế nào?

Bên cạnh cột cờ, mặc dù sắc mặt Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ vẫn tái nhợt, khí tức lại đã có chỗ khôi phục, tự mình lấy ra pháp bảo bản mệnh, toàn lực vận chuyển [Khí Dĩ Tái Đạo] thu lấy lực lượng pháp tắc nơi đây.

Thấy lại một trận chiến đấu kết thúc, Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên hỏi: "Phó sư huynh, thọ nguyên của ngươi..."

Phó Huyền Tự lắc đầu, trả lời ngắn gọn: "Không sao"

Nghe vậy, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đồng thời nhướn mày, lập tức hiểu ra hình như hiện tại Phó sư huynh có thực lực kinh người thế này, chắc chắn là dùng thọ nguyên đổi lấy!

Ninh Vô Dạ thấp giọng nói: "Phó sư huynh, xin lỗi, chúng ta tưởng ngươi đã xảy ra chuyện gì, cho nên..."

"Đừng tự trách" Phó Huyền Tự bình tĩnh nói: "Chúng ta đều nhận sự dạy dỗ từ khi còn nhỏ, vứt bỏ đồng bạn không để ý là làm trái đạo tâm. Đổi thành ta là các ngươi, cũng sẽ lựa chọn đi ra tìm người. Hơn nữa, lần này nếu không phải Trọng Minh tông Bùi Lăng có thực lực hơn người, có lẽ ta thật sự xảy ra chuyện."

"Thế nhưng, sau lần này các ngươi không được tiếp tục làm ẩu như vậy."

"Chờ hoàn thành thu lấy lực lượng pháp tắc nơi đây, chúng ta còn phải tiếp tục đi tìm Yến sư muội."

Nghe đến đó, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đều thay đổi sắc mặt, Ninh Vô Dạ lập tức hỏi: "Yến sư muội cũng rời khỏi trà lâu?"

Chung Quỷ Việt Cức cau mày nói: "Lúc ta và Ninh sư đệ rời đi, cố ý dặn dò Yến sư muội, để nàng ở lại trong trà lâu chờ Phó sư huynh trở về..."

Trong lòng Phó Huyền Tự thầm than, lúc mình rời khỏi trà lâu cũng dặn dò ba người như vậy...

Nghĩ tới đây, hắn ta chậm rãi nói: "Yến sư muội cùng hành động với Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt."

"Vừa rồi ta và Bùi Lăng trở lại trà lâu, sau khi phát hiện các ngươi đều đã rời đi, trải qua sự bàn bạc ngắn ngủi, quyết định ta đi tìm hai người các ngươi, Bùi Lăng thì đi tìm Lệ Liệp Nguyệt và Yến sư muội."

"Hy vọng tất cả thuận lợi, tất cả mọi người bình an vô sự:

Nghe vậy, Ninh Vô Dạ do dự một lúc nhưng vẫn nói: "Phó sư huynh, Bùi Lăng này hung danh truyền xa, mỗi lần làm việc đều ngoài ý muốn, tùy tâm sở dục."

"Thân là đệ tử Trọng Minh tông, từng thải bổ Tông Chủ phu nhân trước mặt mọi người, nghe nói hắn còn không bỏ qua cả nữ thi"

"Mặc dù cho đến bây giờ, dường như Bùi Lăng cũng không có bao nhiêu địch ý với chúng ta, lại khẳng khái giúp đỡ."

"Nhưng Yến sư muội dung mạo xuất chúng, để hắn đi cứu, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ?"

Phó Huyền Tự nghe vậy lập tức lắc đầu, nói rất chắc chắn:

"Trước đó ta cũng lo lắng vấn đề này."

"Nhưng vừa rồi cùng Bùi Lăng thu lấy lực lượng pháp tắc, nếu không phải vị Thánh Tử Trọng Minh tông này ra tay cứu giúp, sớm đã không có tính mệnh."

"Tính tình và cách làm người của hắn khác hẳn với trong tin đồn."

"Hơn nữa, nếu thật sự là hạng người tội ác tày trời, sao có thể được Tru Ác tiền bối công nhận?"

"Bây giờ ta không lo lắng Bùi Lăng có vấn đề, chỉ lo lắng hắn không thể kịp thời tìm tới Yến sư muội"

Nghe đến đó, Chung Quỳ Việt Cức trầm ngâm nói: "Vậy những tin đồn liên quan tới Bùi Lăng..."

Phó Huyền Tự bình tĩnh nói: "Những cái kia ta cũng không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng thứ ta nhìn thấy."

Chương 1643: Chiến trường các phương

Nghe vậy, trong lòng Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ vẫn hơi do dự, nhưng bọn họ không tin Bùi Lăng, cũng không thể chất vấn Phó sư huynh.

Suy nghĩ, Chung Quỷ Việt Cức nói: "Sau khi thoát khỏi vòng vây, nhanh đi tìm Yến sư muội."

Ninh Vô Dạ gật đầu, hai người đồng thời tăng nhanh tốc độ vận chuyển [Khí Dĩ Tái Đạo], toàn lực thu lấy lực lượng pháp tắc.

Lúc này, trên bến tàu, một con cá chết bị ép thành thịt băm đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, bành trướng, chẳng mấy chốc đã hóa thành một ngư dân khô gầy cao tuổi mới!

Sau khi ngư dân mới xuất hiện, không do dự chút nào lập tức rút ra một thanh dao phay sáng như tuyết từ bên hông, mặt không thay đổi nhanh chân đi về phía ba người.

Phó Huyền Tự lập tức ra tay, một tòa núi xanh nguy nga hùng tráng đột nhiên hiện ra, đập ầm ầm về phía ngư dân.

Oanh! !!

Sân phơi nắng.

Kiếp vân buông xuống, điện quang di chuyển như mãng xà khó mà tính toán, lúc ánh sáng chợt xuất hiện, tiếng gào thét liên tiếp.

Giữa không trung, Lệ Liệp Nguyệt tóc dài bay múa, váy đen phần phật, mũ miện Thánh Nữ trên đỉnh đầu có màu sắc xinh đẹp ướt át, vô số tơ máu quanh quẩn trên đó, tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo.

Ở bên cạnh nàng, từng đôi mắt màu mực không ngừng mở ra, dường như đêm mùa hè buông xuống dần sáng lên sao nhỏ.

Ầm ầm...

Lôi đình trùng điệp gào thét đánh xuống, số lượng khổng lồ khó mà tính toán.

Điện quang đột nhiên bộc phát, tiếng sấm nổ điếc tai nhức óc, giữa thiên địa như rơi vào một mảnh thuần trắng.

Sau một hồi lâu, tiếng sấm tạm dừng, vòng kiếp lôi thứ tư kết thúc.

Trên bầu trời, kiếp vân lại truyền ra tiếng vang trầm trầm, nổi lên vòng kiếp lôi thứ năm.

Hô hấp của Lệ Liệp Nguyệt hơi loạn, váy khói bên cạnh biến mất không còn tăm tích, trong thất khiếu đã chảy ra vết máu. Nàng nắm bắt thời gian, điên cuồng hấp thu kiếp lực, khí tức âm u lạnh lẽo tràn ngập, đôi mắt màu mực cùng váy sam như sương mù lại chầm chậm hiện ra.

Theo rất nhiều kiếp lực hòa vào trong cơ thể, thương thế của Lệ Liệp Nguyệt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn, khí thế quanh người nàng liên tục tăng lên, đã vượt qua đỉnh phong Nguyên Anh, vượt qua tam kiếp Hóa Thần, bắt đầu rảo bước tiến lên lục kiếp Hóa Thần.

Cách nàng đó không xa, nữ tử da người lơ lửng, vốn là tấm da kiều nộn hoàn chỉnh, đã bị lôi đình đánh ra mấy vết nứt, bên trong rõ ràng không có vật gì, lại không ngừng chảy ra dòng máu ào ạt.

Lúc này, thương thế của nữ tử da người cũng bắt đầu khôi phục.

Không có kiếp lôi áp chế, hận ý trên người nó càng ngày càng mạnh, dần truyền tới sâu trong lòng chủ nhân của nàng.

Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức cưỡng chế hận ý liên tục không ngừng này, sau đó đánh ra pháp quyết quỷ quyệt phức tạp, tiếp tục luyện hóa đối phương.

Chẳng mấy chốc, hoàn thành ấp ủ vòng kiếp lôi thứ năm, âm vang rơi xuống!

Oanh! !!

Tử điện đánh ra, trong nháy mắt vắt ngang toàn bộ bầu trời.

Vô số lôi đình như thác nước trào lên như gầm thét đánh xuống!

Nơi xa.

Đao khí huyết sắc tung hoành như thiên hà cuốn ngược, gào thét chém về phía Hồng Phấn tân nương.

Áo cưới phất phơ như mạn châu sa hoa nở rộ, đầu ngón tay trắng nõn tinh tế khẽ nhúc nhích, sợi tơ trải rộng trong hư không lập tức khuấy đao khí đến vỡ nát.

Sợi tơ lít nha lít nhít cùng chấn động, đang muốn cuốn về phía Bùi Lăng, một giọng nói âm u lạnh lẽo nghiêm nghị truyền vào trong tai Hồng Phấn tân nương: "Chú!"

Thể xác bên dưới áo cưới lại bắt đầu hư thối.

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương không có bất kỳ thay đổi nào, lại là một chiêu này!

Hiện tại đối phương cũng chỉ có một chiêu này có thể bỏ qua phòng ngự của nàng, trực tiếp làm nàng bị thương!

Tuy mặt cờ xí kia có uy năng đáng sợ, nhưng tu vi của Nhân tộc giả mạo "Chúng" này chỉ là Hóa Thần, không thể thật sự điều khiển kiện pháp bảo kia trên mặt ý nghĩa, công kích mạnh hơn căn bản không đụng tới nàng!

Váy dài của Hồng Phấn tân nương phần phật ra như mây trôi, lập tức gọi ra một cô nương tóc dài toàn thân tản ra âm khí, áo trắng lam lũ, sau đó lại hóa thành hỉ khăn một lần, lướt tới đỉnh đầu quỷ vật này.

Quỷ vật phát ra kêu gào thê lương, toàn thân nó cũng bắt đầu nhanh chóng hư thối.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng nhướn mày, quỷ vật tân nương này rất kiêng kị [Tru Ác Kỳ], tuy vừa rồi đối phương từng bám vào người hắn một lần, nhưng sau khi thấy không thể ngăn cản hắn thôi động [Tru Ác Kỳ 1, không tiếp tục thử nghiệm nữa.

Hiện tại, nếu đối phương lại tới gần hắn, ngược lại sẽ cho hắn cơ hội phá vỡ tình hình. Nhưng nếu cứ giữ một khoảng cách như vậy, chờ toàn bộ pháp lực và đan dược của hắn hao hết, tình huống sẽ rất nguy hiểm!

Đang nghĩ ngợi, giọng Yến Minh Họa đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Bùi đạo hữu, đã thu thập xong lực lượng pháp tắc!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức vui mừng, nhân tiện nói:

"Cho ta!"

Bàn tay trắng nõn của Yến Minh Họa cầm ô, ống tay áo trâm vòng không gió mà bay đang chầm chậm hạ xuống, vừa rồi nàng vẫn luôn vận chuyển công pháp, toàn lực thu lấy lực lượng pháp tắc.

Chương 1644: Vào đại mộng của ta (1)

Hiện tại chẳng những hoàn thành thu lấy lực lượng pháp tắc, lại pháp lực và trạng thái của bản thân cũng khôi phục rất nhiều theo thời gian trôi qua.

Lúc này nghe thấy có thể giúp Bùi Lăng, lúc này không do dự chút nào, thi triển độn pháp nhanh chóng đến bên cạnh hắn, đưa ô lên.

Bùi Lăng đưa tay tiếp nhận ô lụa, lập tức giao [Tru Ác Kỳ] cho Yến Minh Họa, nói: "Tranh thủ chút thời gian cho ta!"

Yến Minh Họa vô cùng tin tưởng hắn, sau khi tiếp nhận [Tru Ác Kỳ 1, bóng dáng lóe lên lại đã ngăn trước người Bùi Lăng.

Bùi Lăng ngưng thần tĩnh khí, lập tức đánh ra rất nhiều pháp quyết phức tạp quỷ quyệt.

Dưới tác dụng của những pháp quyết này, lực lượng pháp tắc trong ô lụa bị rút ra một chút xíu.

Chẳng mấy chốc, quanh người Bùi Lăng dần có bóng tối tràn ngập ra như thực chất...

Lúc này, tên quỷ vật bị ép làm thế thân dưới tác dụng của [Vạn Hồn Chú] đã hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành từng mặt người dữ tợn vặn vẹo, bay về phía hỉ khăn giữa không trung.

Hỉ khăn hơi lấp lóe, chợt hiện ra bóng dáng Hồng Phấn tân nương.

Váy đỏ hơn lửa, dáng người yểu điệu thướt tha mà đứng, ống tay áo lộ ra một chút đầu ngón tay, trắng nõn ôn nhu, nguyền rủa trước đó lại đã khôi phục hoàn toàn.

Váy dài của nàng nhẹ bay, ngón tay nhặt hoa lan, mặt người dừng lại giữa không trung trước sau đó rối rít thay đổi phương hướng, bay về phía Bùi Lăng.

Hai tay Yến Minh Họa nắm lấy cột cờ, ra sức vung lên.

Vù vù vù...

Gió mạnh đột nhiên sinh ra, tùy ý tản ra khắp nơi.

Tất cả mặt người, đều bị thổi đi như tuyết đọng gặp mặt trời, nhanh chóng tan rã.

Gió thổi không giảm, tiếp tục quét về phía Hồng Phấn tân nương.

Bóng dáng Hồng Phấn tân nương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lại cực kỳ mạo hiểm tránh đi.

Yến Minh Họa mới chỉ vung lên [Tru Ác Kỳ] một cái, đã lập tức cảm thấy pháp lực thật vất vả khôi phục vào trước đó gần như bị rút khô trong nháy mắt, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra đan dược ăn vào.

Ngay lúc này, Hồng Phấn tân nương đột nhiên xuất hiện trước người nàng, trực tiếp vỗ xuống một chưởng!

Hồng Phấn tân nương ra tay quá nhanh, Yến Minh Họa không kịp sử dụng bất kỳ thủ đoạn phòng ngự gì, lúc này đã cầm [Tru Ác Kỳ] quét ngang, ngăn ở trước ngực.

Oanh! !

Một chưởng này đập vào trên [Tru Ác Kỳ], lực lượng mạnh mẽ ngang ngược lập tức làm Yến Minh Họa không chịu khống chế bay ngược ra.

Không có [Tru Ác Kỳ] uy hiếp, Hồng Phấn tân nương lập tức hóa thành hỉ khăn, rơi xuống đỉnh đầu Bùi Lăng!

Hiện tại người mà nàng phải giải quyết trước tiên, vẫn là Bùi Lăng!

Hiện tại đối phương không có kiện pháp bảo kia trong tay, là thời cơ tốt nhất để hoàn toàn diệt sát hắn!

Tất cả sinh linh chết trong U Tố mộ sẽ hóa thành người chết mới.

Người chết này sẽ vô thức nghe theo mệnh lệnh của nàng!

Truyền thừa của "Chú" sẽ dễ như trở bàn tay!

Về phần hai tên nữ tu Nhân tộc kia... Đều không đủ đáng sợ.

Đang nghĩ ngợi, Hồng Phấn tân nương chợt nghe "phanh" một tiếng như cửa lớn đóng lại.

Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy mình đang đứng trong một căn nhà bằng đất kiểu nông thôn, phía trên treo bức tranh màu sắc mơ hồ, trên bàn thờ dài đốt một cặp ngọn đèn, ở giữa bày trái cây, cái bàn, cái sọt, đòn gánh, mũ rộng vành, áo tơi, bồ giày đã sử dụng đến mức nhẳn nhụi...

Trong phòng tia sáng lờ mờ, toàn bộ dựa vào ngọn đèn chiếu sáng, trong hình bóng lay động chỉ thấy cửa lớn sau lưng đóng chặt, lôi kiếp, truyền nhân "Chú" còn có hai vị nữ tu Nhân tộc kia... Đã biến mất toàn bộ không thấy gì nữa!

Hồng Phấn tân nương lập tức cảm thấy tình huống không đúng, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện nơi này vẫn là U Tố một!

Nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ cần còn ở trong U Tố mộ, thủ đoạn bình thường không uy hiếp được nàng!

Hiện tại thứ duy nhất cần phải chú ý là mặt cờ kia!

Trong tay Hồng Phấn tân nương lập tức bắn ra sợi tơ mảnh khảnh chui vào cửa lớn, đầu ngón tay hơi lay động muốn điều khiển nó mở ra, nhưng thử một lát cửa lớn lại không nhúc nhích tí nào.

Ngọn đèn nhanh chóng thiêu đốt, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lay động.

Bóng mờ dày đặc do đồ vật xung quanh tạo ra cũng chuyển động theo, như vô số yêu quỷ giương nanh múa vuốt từng bước tới gần Hồng Phấn tân nương.

Bầu không khí ngột ngạt, hoàn cảnh càng ngày càng yên tĩnh khiến Hồng Phấn tân nương cảm thấy càng ngày càng không thích hợp.

Ngay sau đó: "kẹt kẹt" một tiếng, cửa lớn đột nhiên tự động mở ra.

Nhưng không đợi nàng chạy trốn khỏi nơi đây, một tân nương áo cưới như lửa, váy đồ nhẹ nhàng, hỉ khăn phức tạp hoa lệ che đậy khuôn mặt, giống nàng như đúc đoan trang đi đến.

Nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt Hồng Phấn tân nương giấu dưới hỉ khăn lập tức cau chặt hàng lông mày kẻ đen, đây là thủ đoạn của "Chúng"!

Thế nhưng, cho dù là "Chúng" chân chính cũng không làm gì được nàng, huống chi đối phương chỉ là một tên giả mạo?

Nghĩ tới đây, đầu ngón tay Hồng Phấn tân nương khẽ nhúc nhích, vô số sợi tơ lập tức lít nha lít nhít quấn về phía bản thân bị phục khắc ra...

Hiện thế.

Sân phơi nắng.

Lúc này, Yến Minh Họa vừa ổn định thân thể, quỷ vật tân nương đã muốn ra tay với Bùi Lăng.

Chương 1645: Vào đại mộng của ta (2)

Trong lòng nàng lập tức căng thẳng nhưng pháp lực của nàng chưa khôi phục, không khởi động được lần [Tru Ác Kỳ] thứ hai, đã không kịp thi triển thủ đoạn khác!

"cẩn thận!" Yến Minh Họa vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đã thấy Bùi Lăng không nhúc nhích tí nào, pháp quyết trên tay đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra bóng tối đậm đặc như thực chất, trong nháy mắt nuốt sống quỷ vật tân nương.

Yến Minh Họa khẽ giật mình, lập tức bỏ chạy về phía Bùi Lăng.

Nàng vừa tiến vào trong, cảm giác thần niệm ngăn cách, tầm mắt bị ngăn trở, đủ loại thủ đoạn dò xét cũng không dùng được, dựa theo ký ức vừa rồi từng bước một đi đến bên cạnh Bùi Lăng, thấy quỷ vật tân nương hóa thành hỉ khăn đã rơi vào trước chân Bùi Lăng.

Yến Minh Họa không chút do dự, đột nhiên đánh một chưởng về phía hỉ khăn.

Oanh!"

Hỉ khăn không có bất kỳ phòng ngự gì, lúc này bị chưởng kình đánh vào trong đất.

Chỉ có điều, cùng là quỷ vật Phản Hư đỉnh phong cho dù tiếp nhận một kích toàn lực của Yến Minh Họa từ chính diện, hỉ khăn vẫn không có dấu hiệu tổn hại chút nào.

Yến Minh Họa đang muốn tiếp tục ra tay, lại nghe Bùi Lăng đột nhiên truyền âm nói: "Ngươi khôi phục trước, quỷ vật này đã không đủ đáng sợ."

Nghe vậy, Yến Minh Họa ngẩn ngơ, nhưng chẳng mấy chốc đã gật đầu, nói: "Tốt!"

Ngay sau đó, nàng ngồi xếp bằng bên cạnh Bùi Lăng, lấy ra đan dược ăn vào, bắt đầu khôi phục.

Trong mộng cảnh.

Hồng Phấn tân nương tiến vào nhà bằng đất càng ngày càng nhiều.

Trận chém giết trong phòng dần trở nên cực kỳ kịch liệt.

Áo cưới tàn tạ, hỉ khăn vỡ vụn, tứ chi rải rác như một cơn mưa to đỏ trắng đan xen, lốp bốp rơi xuống đây đất.

Sợi tơ lít nha lít nhít giăng khắp nơi, chân thần hồng Phấn tân nương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dù phục khắc thể tiến vào nhiều như thế nào, từ đầu đến cuối bị nàng áp chế toàn diện.

Bùi Lăng yên tĩnh nhìn tất cả, sắc mặt không có chút biến hóa nào.

Thi triển tiên thuật thành công, đối phương đã vào đại mộng của hắn, dù thực lực mạnh hơn cũng không có tác dụng!

Trên thực tế, nếu không phải lần này hóa thân không ở đây, hắn không thể đơn độc thi triển [Minh Thiên Chi Vụ], trận chiến đấu vừa rồi sẽ không nguy hiểm như vậy.

Cũng may Yến Minh Họa đủ phối hợp, đầu tiên là thu lấy lực lượng pháp tắc thay hắn, sau đó lại tranh thủ thời gian ngắn ngủi để hắn thi triển [Minh Thiên Đại Mộng 1...

Lần này [Minh Thiên Đại Mộng] do hắn thi triển, bởi vậy trực tiếp dùng mộng cảnh và quy tắc do hệ thống dựng sẵn trước đó.

Nhưng phạm vi đại mộng khác lúc hệ thống thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] rất xa.

Thế nhưng, vây khốn quỷ vật tân nương này lại là dư xài.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, cửa lớn nhà bằng đất trong mộng cảnh lại mở ra.

"Kẹt kẹt."

"Phanh."

"Kẹt kẹt."

"Phanh."

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Kiếp lôi trùng điệp dần tiêu tán, kiếp lực nồng đậm tràn ngập toàn bộ pháp tắc chi địa, khí tức âm u lạnh lẽo, ảm đạm đã sớm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sinh cơ vô cùng dư thừa.

Trên mặt đất dân sinh ra cỏ nhỏ lông xù.

Vòng kiếp lôi thứ năm kết thúc, kiếp vân phía trên bầu trời vẫn buông xuống, điện quang tím xanh gào thét di chuyển, vòng kiếp lôi thứ sáu nhanh chóng bắt đầu.

Như thác nước hùng tráng bị người ta gián đoạn, vô số lôi đình điện quang sôi trào mãnh liệt, gào thét rơi xuống.

Ánh sáng trắng thật lớn lập tức nhấn chìm phương thiên địa này.

Cũng không biết qua bao lâu, lôi nghỉ điện thu, trong chớp mắt vòng kiếp lôi thứ sáu kết thúc, khí tức Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên cất cao một đoạn, trở nên vô cùng cường thịnh.

Tu vi, khí tức và thực lực của nàng đã bước vào lĩnh vực lục kiếp Hóa Thần.

Đối diện nàng, cuối cùng hận ý trên người nữ tử da người đã bị kiếp lôi tẩy đi toàn bộ, thiếu nữ tái nhợt xinh đẹp không giãy giụa nữa, yên tĩnh thuận theo trôi nổi giữa không trung, bị kiếp lực trùng điệp cọ rửa đã có một nửa thân thể hóa thành dáng vẻ Lệ Liệp Nguyệt!

Lực lượng của nữ tử da người điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lệ Liệp Nguyệt.

ầm ầm!

Vòng kiếp lôi thứ bảy hoàn thành ấp ủ như một đạo dòng sông lôi đình ầm ầm dậy sóng, chảy ngược mà xuống.

Thiên uy huy hoàng, khí tượng hùng vĩ mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi.

Thật lâu sau, một vòng kiếp lôi này kết thúc, chỉ một lát sau vòng kiếp lôi thứ tám ngang nhiên rơi xuống.

Cuối cùng lôi thiểm điện minh như vô cùng vô tận biến mất sạch sẽ trong tiếng nổ của ngàn vạn lôi đình to lớn, lộ ra bóng dáng váy đen đứng giữa không trung.

Kiếp lực rải giữa thiên địa như trường hà trào lên nhanh chóng tụ hợp vào trong cơ thể nàng, trong chốc lát ngắn ngủi đã tạo thành một vòng xoáy kiếp lực to lớn.

Trung tâm vòng xoáy, tóc dài Lệ Liệp Nguyệt bay múa, váy dài phần phật, hai mắt khép hờ đang toàn lực ứng phó hấp thu kiếp lực, khí tức của nàng đã rất gần cửu kiếp Hóa Thần.

Toàn bộ khuôn mặt nữ tử da người đối diện nàng không xa đã hoàn toàn nhất trí với bản thể của nàng.

Ngay lúc này, kiếp vân đen nghịt bị điện quang nứt nề như mạng nhện chiếu sáng lên, một vòng kiếp lôi cuối cùng giáng xuống.

Oanh! !!

Chương 1646: Giúp một chút... (1)

Tiếng nổ vang to lớn đến cực điểm khiến sinh linh trong pháp tắc chi địa gần như bị điếc tai, chỉ thấy một đạo điện quang màu xanh vô cùng to lớn như trường kích cắt phá bầu trời, chia toàn bộ bầu trời thành bốn năm phần, gào thét rơi xuống.

Ngay sau đó, như kéo đến thiên hà, như sông xuyên chảy ngược, lôi đình vô cùng kinh khủng cùng nhau đánh xuống, thiên uy cuồn cuộn mênh mông.

Lúc này, trong mộng cảnh.

Ngọn đèn khác thường sắp đốt hết sáng lên, kéo cái bóng xung quanh càng thêm dày đặc sinh động.

Trong ánh lửa chập chờn, cái bóng dụng cụ như sống lại, im ắng cười gằn, điên cuồng, nổi giận, muốn bắt lấy Hồng Phấn tân nương, xé nó vỡ nát!

Chính giữa nhà bằng đất, Hồng Phấn tân nương hỉ khăn che mặt, áo cưới vẫn vô cùng tươi đẹp, lít nha lít nhít sợi tơ trải rộng toàn bộ nhà bằng đất, chỉ có điều khuôn mặt bên dưới hỉ khăn đã không còn ung dung bình tĩnh như vừa rồi.

Không biết trận chiến đấu không ngừng không nghỉ đã kéo dài bao lâu, dưới sự vây công của rất nhiều phục khắc thể, khí tức Hồng Phấn tân nương đã trở nên rất hỗn loạn.

Đến tình trạng này, nàng đã biết chỗ nào có vấn đề, nơi này căn bản không phải U Tố mộ chân chính!

Không chỉ có những phục khắc thể này là giả, bao gồm toàn bộ mảnh đất phong "Chúng" này đều là giả!

Nàng là thủ hạ của vị cấm kỵ kia, nàng có thể cưỡng ép tiếp quản phần lớn đất phong trong U Tố mộ, bao quát khối đất phong của "Chúng".

Nhưng hiện tại tất cả mọi thứ trong nhà bằng đất này, nàng không khống chế được cái gì, thậm chí còn không thể rời đi!

"Kẹt kẹt."

Lúc này, cửa lớn lại mở ra, nhưng lần này không có phục khắc thể mới đi vào.

Trong chớp mắt cửa lớn mở ra, tất cả Hồng Phấn tân nương trong phòng, dù là phục khắc thể hay bản tôn, toàn bộ đã mất đi lực lượng.

Trong lòng Hồng Phấn tân nương lập tức giật mình, ngay sau đó đã thấy một bàn tay lớn như che khuất bầu trời, duỗi vào từ bên ngoài đại môn, trước tiên lấy xuống một sợi dây gai từ trên vách, sau đó lấy từng phục khắc thể Hồng Phấn tân nương ra, chọc thủng cái cổ, xuyên dây thừng vào trong.

Thấy sắp đến lượt mình, Hồng Phấn tân nương lập tức nói: "Ta thua! Thả ta rời đi, từ đây tuyệt đối không đến trêu chọc các hạ nữa."

Bàn tay lớn không hề dừng lại, một phát bắt lấy chân thân của nó, đầu ngón tay dùng sức, cũng muốn chọc thủng cổ của nàng để xuyên dây thừng.

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương thay đổi, vội vàng nói: "U Tố mộ có tạo hóa mà Chú để lại cho ngươi!"

Nghe vậy, động tác Bùi Lăng hơi dừng lại, sau đó lạnh lùng nói:

"Nói!"

Hồng Phấn tân nương lập tức nói: "Trước tiên ngươi cần phải đồng ý thả ta một con đường sống!"

Bùi Lăng hơi do dự, chẳng mấy chốc nhân tiện nói: "Ba chuyện:

Thứ nhất, nói cho ta biết việc liên quan tới tạo hóa do Chú lưu lại; thứ hai, ta muốn biết một lối đi có thể an toàn rời khỏi U Tố mộ; thứ ba, từ đây nghe lệnh của ta, vĩnh viễn làm việc cho ta!"

Chỉ nghe hai điều kiện trước, Hồng Phấn tân nương không do dự chút nào, đây là việc không hề khó với nàng.

Nhiều nhất là bỏ lỡ một lần cơ duyên thôi.

Nhưng điều kiện cuối cùng...

Hồng Phấn tân nương lập tức lạnh lùng nói: "Hai chuyện trước có thể, nhưng chuyện cuối cùng thì không thể! Ta là..."

Không đợi nàng nói hết lời, lúc này Bùi Lăng một tay chọc thủng cổ nàng, xuyên nàng vào dây gai!

Hiện tại dù là tạo hóa do "Chú" để lại, hay con đường rời khỏi U Tố mộ đều không quan trọng bằng mạng sống của hắn!

Một khi để quỷ vật tân nương này bình an rời đi, chờ đối phương tìm tới càng nhiều quỷ vật trả thù, chẳng những hắn phải chết, Lệ sư tỷ, Yến Minh Họa cũng không thể có bất kỳ đường sống gì!

Bởi vậy, hiện tại hoặc là đối phương thần phục hắn, hoặc là trở thành một bộ phận tu vi của hắn!

Thấy vị truyền nhân "Chú" này căn bản không cho mình cơ hội bàn điều kiện, Hồng Phấn tân nương nhanh chóng truyền âm:

"Ngươi có thể dùng thuật pháp khống chế ta, nhưng ta không thể chủ động nghe lệnh ngươi!"

Nghe nói như thế, động tác Bùi Lăng khựng lại, nghiêm túc suy nghĩ một lượt, lập tức gật đầu: "Có thể"

Nói xong, hắn thả Hồng Phấn tân nương vào nhà bằng đất, sau đó thu hồi bàn tay lớn.

"Phanh"

Cửa lớn lập tức đóng chặt lại.

Ngọn đèn dồn dập thiêu đốt lên, sau khi trải qua sự sáng tỏ ngắn ngủi, lúc này đèn đuốc lại đột nhiên ảm đạm như nến tàn trong gió, vô lực lung lay, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Cái bóng xung quanh cũng như nhiễm lên một tầng quyết tuyệt và bạo ngược.

Hồng Phấn tân nương đứng ở dưới, không có bất kỳ động tác gì.

Nàng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng hiện tại lấy thực lực của mình, căn bản không phản kháng được đối phương!

"Kẹt kẹt."

Lúc này, cửa lớn lại mở ra.

Bùi Lăng đi đến, Hồng Phấn tân nương yên tĩnh đứng đó, không có chút ý đồ nhân cơ hội ra tay nào.

Đã thấy Bùi Lăng đột nhiên cắt xuống một khối huyết nhục từ trên cánh tay của mình, ném cho nàng nói: "Ăn hết."

Hồng Phấn tân nương không do dự, lập tức nuốt khối huyết nhục của Bùi Lăng vào.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng bắt đầu đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết ngay trước mặt đối phương, cùng lúc đó pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao.

Chương 1647: Giúp một chút... (2)

Sức mạnh huyền diệu tản ra, áo cưới đỏ hồng khẽ run lên, toàn bộ thân hình Hồng Phấn tân nương đôt nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó đưa tay nhấc lên hỉ khăn che mặt mình, chỉ thấy trên mặt ngọc hoa đào, lông mày kẻ đen như núi xa nhíu chặt lại, lông mi đài dày không ngừng chớp như cánh bướm nhẹ nhàng.

Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đầy vẻ đau khổ.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, đây là [Loạn thần kỳ Sinh Chú] trong truyền thừa của "Chú", chỉ cần đối phương nuốt huyết nhục của hắn sẽ bị môn nguyền rủa này cưỡng ép khống chế! Tất cả việc xảy ra trong [Minh Thiên Đại Mộng] có thể chiếu rọi ở trong hiện thế.

Hắn khống chế đối phương ở trong giấc mộng, sau khi trở lại hiện thế đối phương vẫn không thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Lần trước hệ thống thi triển [Minh Thiên Đại Mộng], hắn thi triển bất kỳ thuật pháp ở trong mộng đều phải tiêu hao pháp lực khổng lồ, nhưng sau khi hắn chiếm mệnh cách của "Chúng", cộng thêm hệ thống còn tu luyện [Vạn Hồn Chú] ở trong giấc mộng, lại dần hiểu rõ lý do.

Chỉ cần Bùi Lăng cũng tự ra tay, trở thành một thành viên trong mộng cảnh, có thể thi triển thuật pháp bình thường!

Thế nhưng, dù sao tu vi của Hồng Phấn tân nương nàng cũng cao hơn mình quá nhiều, chỉ dùng một cái [Loạn thần kỳ Sinh Chú] chưa chắc tuyệt đối an toàn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tên của ngươi?"

Hồng Phấn tân nương nói: "Thế nhân đều gọi ta Hồng Phấn tân nương."

Hồng Phấn tân nương...

Bùi Lăng âm thầm ghi nhớ lại xưng hô thế này, lúc này lại nói:

"Tiếp theo, dù xảy ra chuyện gì, đừng có bất kỳ phản kháng gì"

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương không thay đổi chút nào, bình tĩnh trả lời: "Vâng."

Thấy nàng nghe theo, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó vận chuyển [Thực Nhật bí lục], nhanh chóng hóa thành dáng vẻ Vương Cao.

Hiện thế.

[Minh Thiên Chỉ Vụ] tràn ngập, bóng tối đậm đặc như thực chất bao trùm một phương.

Trong bóng tối không thể phân biệt phương hướng, khó tính toán thời gian.

Yến Minh Họa ngồi xếp bằng trên mặt đất bên cạnh Bùi Lăng, quanh người có ánh sáng trong trẻo lưu chuyển, khí tức dần bình phục, lại đã khôi phục bảy tám phần.

Hai mắt Bùi Lăng nhắm nghiền, đột nhiên mở miệng nói: "Yến đạo hữu, có thể giúp ta một việc không?"

Yến Minh Họa lập tức mở hai mắt ra, không do dự chút nào trả lời: "Không thành vấn đề!"

Ngay sau đó, trước mắt nàng biến đổi, đã thấy mình đột nhiên xuất hiện ở trong một căn nhà bằng đất ở chốn thôn quê được bày biện đơn giản, vẩy nước quét nhà không nhiễm bụi trần.

Giữa phòng, Hồng Phấn tân nương mặc áo cưới đỏ chót đứng đấy cùng thiếu niên Vương Cao đen gầy!

Vừa thấy Vương Cao, Yến Minh Họa lập tức khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, lại nghe sau lưng "kẹt kẹt" một tiếng, cửa lớn mở ra, lại một vị Yến Minh Họa đi đến...

Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Minh Họa vô thức cảm thấy tình huống hơi không đúng, nhưng nàng không cảm thấy Bùi Lăng sẽ hại mình.

Lúc đang muốn hỏi chút gì đó, trước mắt lại biến đổi, bóng tối như thực chất tràn ngập xung quanh, không phân biệt được phương hướng đông tây, nàng đã quay về hiện thực.

Cách đó không xa, Bùi Lăng nhắm mắt mà đứng, khí tức tối nghĩa chậm rãi vận chuyển quanh người.

Yến Minh Họa lại khẽ giật mình, chẳng mấy chốc đã hiểu được thứ vừa nhìn thấy chỉ là huyễn cảnh.

Lúc này, truyền âm của Bùi Lăng lại vang lên bên tai nàng: "Yến đạo hữu muốn hỏi điều gì, sau đó ta lại giải thích, hiện tại tạm chờ xử trí quỷ vật kia trước."

Nghe vậy, Yến Minh Họa lập tức gật đầu, nói: "Tốt!"

Thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, Bùi Lăng lập tức cảm thấy rất hài lòng, hiện tại hắn chắc chắn không thể nói thân phận Vương Cao này với đối phương nói.

Nếu không một khi bị Lệ sư tỷ biết, tình huống sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

Cũng may đệ tử chính đạo có cái nhìn đại cục, mình không cần giải thích cái gì, Yến Minh Họa đã trực tiếp tin tưởng hắn...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, ý thức của Bùi Lăng lại trở về trong mộng cảnh.

Phía trên nhà bằng đất, hai ngọn đèn đều đã thoi thóp, trái cây trên bàn thờ đã từ vẻ ảm đạm ban đầu, toát ra sự ỉu xìu rõ ràng, trông như đang không ngừng khô héo suy bại.

Bóng tối xung quanh nhúc nhích lăn lộn, hình bóng lay động như giấu kín vô số quỷ quái âm u oán độc, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào đều có thể đập ra, thôn phệ người ta.

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

Cửa lớn không ngừng mở ra, tiếp theo đóng ra, lại mở ra, lại đóng lại... Càng ngày càng nhiều Yến Minh Họa đi vào bên trong.

Sau khi tất cả Yến Minh Họa vào cửa, nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác một chút, trực tiếp đi về phía Vương Cao.

Thoạt đầu bọn họ còn vô cùng kiềm chế, chỉ đơn thuần muốn tới gần Vương Cao.

Nhưng theo số lượng càng ngày càng nhiều, nơi quanh người Vương Cao có hạn, bọn họ dân bắt đầu tranh đấu.

"Ta là bản tôn, các ngươi tránh hết ra!"

"Ta mới là bản tôn, ngươi là giả, ngươi cùng những người khác mới nên tránh ra!"

"Các ngươi chỉ có dáng vẻ giống ta! Ta mới thật sự là bản tôn!"

"Bùi đạo hữu, ngươi có thể tùy ý hỏi việc chỉ có hai người chúng ta biết đến, sẽ biết ta mới là thật."

Chương 1648: Cũng có thể làm

"Bùi đạo hữu đừng nghe bọn họ nói bậy, ta mới là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, ngày đó ở trong trường tư thục Khê Ngọ, hai người chúng là mới là trời sinh một cặp, trời đất tác thành, có thể gọi là châu liên bích hợp!"

"Từ lần trước từ biệt, ta và Bùi đạo hữu đã quá lâu không gặp, không biết bây giờ có thể cùng nhau tu luyện không?"

"Bùi đạo hữu, ta mới là Yến Minh Họa thật sự! Ta nguyện đến quê cũ Lộc Tuyền thành cùng Bùi đạo hữu, tế điện quê cha đất tổ của đạo hữu."

"Bùi đạo hữu, đừng để những người giả kia mê hoặc, ta mới là bản tôn! Mặc dù ta không có Huyền Cốt Lăng Âm Chu, nhưng trong số đúc khí truyền thừa của Tố Chân Thiên cũng có pháp bảo phi thuyền khác, đợi sau khi ta về tông sẽ lấy từ nhà kho, kính xin đạo hữu cùng chèo thuyền du ngoạn biển lớn, vừa ngắm muôn sông nghìn núi!"

"Bùi đạo hữu, bí địa Tố Chân Thiên có bể tắm linh tuyền, có thể phạt gân tẩy tủy, tẩm bổ thần hồn, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, mời đạo hữu theo ta tiến đến đó, ta tự mình giới thiệu đủ loại tác dụng kỳ diệu của bể tắm linh tuyền cho đạo hữu, chỗ kỳ diệu của nó hơn xa bể tắm trong Triêu Na hành cung..."

"Bùi đạo hữu, việc Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến quý tông, ta cũng có thể làm..."

"Bùi đạo hữu, ta có thể thay đổi váy của sư tôn và các sư muội, ta mới là chân thân..."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức bối rối.

Tình huống này là như thế nào?

Hắn cố ý lấy hình tượng của Vương Cao để xuất hiện là không muốn bại lộ thân phận, tại sao những phục khắc thể này của Yến Minh Họa lại biết hắn là Bùi Lăng?

Hơn nữa, nghe những lí do thoái thác của Yến Minh Họa này, hiển nhiên Yến Minh Họa đã biết thân phận của hắn!

Thấy tình thế càng ngày càng không thể khống chế, dù có mình âm thầm điều khiển, những phục khắc thể Yến Minh Họa này cũng sắp đánh nhau, Bùi Lăng vội vàng tập trung ý chí, lập tức mở miệng nói: "Đều yên tĩnh đi!"

Nghe vậy, tất cả Yến Minh Họa lập tức im lặng, lấy ra dáng vẻ nhã nhặn nhất đồng loạt nhìn về phía Bùi Lăng, trong ánh mắt đây mê say.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, cửa lớn lập tức đóng lại, không còn mở ra.

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay hắn biến ảo, trực tiếp lấy những phục khắc thể Yến Minh Họa này làm tế phẩm, thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] với Hồng Phấn tân nương...

Vẻ mặt tất cả phục khắc thể Yến Minh Họa dân hoảng hốt, rối rít nhìn về phía Hồng Phấn tân nương.

"Ta... Ta muốn tu luyện thật tốt với Bùi đạo hữu! Đi đủ loại chỗ tu luyện!"

"Tất cả chỗ mà Lệ yêu nữ từng đi, ta cũng muốn đi!"

"Đời này không phải đạo lữ của Bùi đạo hữu thì không thể!"

"Ta muốn mỗi ngày ở cùng Bùi đạo hữu!"

"Yêu nữ Lệ Liệp Nguyệt kia chỉ quen biết Bùi đạo hữu sớm hơn mà thôi, ta và Bùi đạo hữu mới là người cùng chung chí hướng, ông trời tác hợp cho!"

"Bùi đạo hữu làm gì cũng đúng!"

Lúc mồm năm miệng mười thổ lộ hết, những thể xác Yến Minh Họa này dần bắt đầu tán loạn, chẳng mấy chốc tất cả bản nguyên phục khắc thể hóa thành một luồng sương mù huyết sắc, liên tục không ngừng hòa vào trong cơ thể Hồng Phấn tân nương.

Lúc đầu Hồng Phấn tân nương còn không cảm thấy gì, nhưng thời gian dần trôi qua, tâm thần chịu xung kích càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã không quan tâm tới những ý niệm khác, trong đầu chỉ nghĩ đến Bùi Lăng!

Dường như trở thành nữ nhân của vị cấm kỵ U Tố mộ kia, căn bản kém hấp dẫn hơn làm lô đỉnh của vị trước mắt...

Chỉ có điều, vừa nghĩ tới vị cấm kỵ kia, Hồng Phấn tân nương lập tức bình tĩnh lại, nàng có thể vì mạng sống tạm thời nghe lệnh tên tu sĩ Nhân tộc này, nhưng tuyệt đối không thể phản bội vị kiat Nếu không...

Lúc này, càng ngày càng nhiều phục khắc thể Yến Minh Họa tiêu tán, ánh mắt Hồng Phấn tân nương vừa tỉnh táo lại, dần trở nên mê ly...

Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả phục khắc thể Yến Minh Họa tan thành mây khói.

Hoàn thành thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Trước đó sắc mặt Hồng Phấn tân nương còn cố hết sức giãy giụa, lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh.

Tâm nguyện và chấp niệm của tế phẩm đã trở thành một bộ phận của nàng!

Trong nhà bằng đất, không biết ngọn đèn lại hiện lên một tầng dầu thắp lúc nào, từ kéo dài hơi tàn chuyển thành yên tĩnh thiêu đốt.

Trái cây như đã đổi một nhóm, quay về vẻ sáng bóng tươi non.

Bóng tối xung quanh cũng bình tĩnh lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và Hồng Phấn tân nương.

Quanh người Bùi Lăng hơi dập dờn, lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, hắn nhìn qua Hồng Phấn tân nương, lập tức nói: "Ta tên Bùi Lăng, là chủ nhân sau này của ngươi!"

Hồng Phấn tân nương không do dự chút nào trả lời: "Vâng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, có [Tâm Ma Đại Diễn Chú] và [Loạn thần kỳ Sinh Chú] khống chế, chắc Hồng Phấn tân nương này không phản kháng được mình.

Thế nhưng, lần này [Tâm Ma Đại Diễn Chú] không có tiên vị mộng cảnh Chân Tiên gia trì, hiệu quả kém xa Văn Nhân Linh Sắt kia.

Vì lý do cẩn thận, vẫn nên dùng tất cả thủ đoạn mới được.

Ừ, bây giờ còn có [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] chưa sử dụng...

Ánh sáng trắng trùng điệp tràn ngập toàn bộ tầm mắt, lôi đình đinh tai nhức óc như chiến xa to lớn nghiền ép lên phương thiên địa này.

Chương 1649: Chứng minh thân phận

Sân phơi nắng không ngừng rung động, rên rỉ, bàng hoàng...

Cuối cùng, lôi âm kiềm chế, điện quang tản ra, lộ ra Lệ Liệp Nguyệt đạp không mà đứng.

Váy đen của nàng vẫn như cũ, chỉ là váy đã cháy đen vài chỗ, góc áo không ngừng nhỏ xuống vết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Cho dù như thế, ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt càng thêm sáng tỏ.

Vòng kiếp lôi thứ chín kết thúc!

Ngửa đầu nhìn kiếp vân đang nhanh chóng tiêu tán, váy dài của nàng nhẹ phẩy, chậm rãi rơi xuống phía dưới.

Lúc này, khí thế của Lệ Liệp Nguyệt cực kỳ cường thịnh, lưỡi nhọn như dao, âm khí quanh quẩn như thực chất, từng bộ váy khói chập chờn, đôi mắt màu mực lúc ẩn lúc hiện vô cùng lạnh lẽo, dường như nhìn một chút cũng có ảo giác bị đông cứng.

Hóa thân luyện chế từ nữ tử da người đã hòa vào trong cơ thể nàng, trở thành một bộ phận lực lượng của nàng.

Khí tức cửu kiếp Hóa Thần không giữ lại chút nào tiêu tán ra, tràn ngập toàn bộ pháp tắc chi địa.

Mặc dù so sánh với vạn kiếp Hóa Thần, cửu kiếp Hóa Thần khác biệt như một trời một vực, nhưng nhìn toàn bộ thiên hạ, người trong cùng thời đại thật sự có thể bước vào cửu kiếp, cũng chỉ rải rác mấy người!

Thậm chí người thừa kế chín tông môn lớn cũng không phải ai cũng có thể cửu kiếp!

Lúc này, phía trên bầu trời, kiếp vân hoàn toàn tiêu tán, sương trắng nhào đến từ bốn phương tám hướng, khí tức âm u tối nghĩa, quỷ quyệt tịch mịch ngóc đầu trở lại.

Lệ Liệp Nguyệt không rảnh cẩn thận cảm ngộ đủ loại chỗ kỳ diệu của cửu kiếp Hóa Thần, nhanh chóng nhìn về một phương hướng.

Chỉ thấy nơi xa có một vùng tăm tối như thực chất, thôn phệ tất cả người tiến vào bên trong nó, dù là tia sáng hay tiếng động, chỉ không ngừng truyền ra cảm giác lạnh lẽo tịch mịch.

Bùi Lăng cùng Yến Minh Họa ở bên kia đều đã không thấy tăm hơi.

Váy đen khẽ động, Lệ Liệp Nguyệt lập tức thi triển độn pháp hóa thành một tia ô quang, chui vào trong bóng tối.

[Minh Thiên Chỉ Vụ] này là cơ duyên tạo hóa mà Bùi sư đệ có được từ Vĩnh Dạ hoang mạc, nàng từng thấy Bùi sư đệ dùng không chỉ một lần. Hiện tại không biết tình hình chiến đấu bên trong như thế nào, nàng phải nhanh chóng tới giúp đỡ.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, nàng đã xông vào trong [Minh Thiên Chi Vụ].

Lập tức, tầm mắt, thần niệm và tất cả thủ đoạn dò xét khác của Lệ Liệp Nguyệt như bị trói lại, nhận lấy sự hạn chế cực lớn, thị lực cực hạn cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách mấy bước.

Tay nàng nắm [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh], chuẩn bị sẵn sẽ chiến đấu bất cứ lúc nào, cẩn thận tiến lên từng bước một.

Chẳng mấy chốc, Lệ Liệp Nguyệt đã thấy Bùi Lăng và Yến Minh Họa đang ngồi xuống.

Lúc này hai mắt Bùi Lăng nhắm nghiền, trong tay cầm một cái ô lụa màu hồng nhạt, khí tức quanh người tối nghĩa âm u lạnh lẽo, dường như đang rất tập trung thi triển một loại thuật pháp nào đó.

Yến Minh Họa xếp bằng ở bên cạnh, vẫn nắm lấy [Tru Ác Kỳ] nền đỏ hoa văn đen, vừa điều tức vừa cảnh giác xung quanh, lại đang hộ pháp cho hắn.

Ngoại trừ cái đó ra, một hỉ khăn thêu tay tinh xảo hoa lệ, dùng tài liệu tinh xảo tỉ mỉ rơi vào trong cái hố cách hai người không xa, khí tức âm u lạnh lẽo nghiêm nghị trên đó đang liên tục không ngừng tiêu tán ra, chính là chân thân của vị quỷ vật tân nương kia!

Ngay chớp mắt Lệ Liệp Nguyệt xuất hiện, Yến Minh Họa cũng lập tức quay đầu nhìn về phía nàng.

Lúc thấy rõ khuôn mặt nàng, Yến Minh Họa nhanh chóng truyền âm: "Lệ yêu nữ, đừng tiếp tục tới gần, chứng minh thân phận của ngươi trước!"

Yến Minh Họa còn chưa nói hết câu, Lệ Liệp Nguyệt đã dừng bước, trong bóng tối vận chuyển thuật pháp mà Mạc Lễ Lan truyền thụ cho, kiểm tra thân phận của Bùi Lăng và Yến Minh Họa.

Chẳng mấy chốc, nàng khẽ gật đầu, Bùi sư đệ không có vấn đề, Yến Minh Họa cũng không khác thường... Chỉ là cách Bùi sư đệ quá gần!

Thế là, lúc này Lệ Liệp Nguyệt đánh một chưởng về phía Yến Minh Họa.

Chưởng phong khắp nơi, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, vô số U Hồn thị nữ gào thét mà ra, tiếng thét thê lương hoàn toàn truyền vào một người Yến Minh Họa, nghe từ bên ngoài lại im hơi lặng tiếng.

Đầu tiên Yến Minh Họa khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, cũng đánh ra một chưởng.

Khác với Lệ Liệp Nguyệt, một chưởng này đánh ra như ánh trăng mới nở, trong ánh sáng rực rỡ xen lẫn vô số cánh hoa màu hồng nhạt bồng bềnh, bay múa đầy trời vô cùng xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa ý sát phạt cực kỳ sắc bén, rì rào mà rơi.

Oanh!"

Hai người đánh ra một chưởng, lực lượng khổng lồ khiến xung quanh lập tức cát bay đá chạy, đôi bên đều bị đẩy lui vài chục bước.

Lúc này, dù Lệ Liệp Nguyệt hay Yến Minh Họa đều là cửu kiếp Hóa Thần, mặc dù người trước mặt mới vào Hóa Thần, khí tức còn bất ổn, nhưng trạng thái bây giờ của Yến Minh Họa cũng không phải đỉnh phong.

Một chiêu thăm dò này lại là cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau.

Chỉ một chưởng này, Yến Minh Họa lập tức biết, người đến thật sự là bản tôn Lệ yêu nữ, dù là khí tức hay phong cách hành sự của đối phương đều tuyệt đối không sai!

Chương 1650: Nhanh trở về trà lâu (1)

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt cũng không tiếp tục ra tay, mà đi đến bên cạnh Bùi Lăng, không chút nghĩ ngợi nâng cổ tay, rút ô lụa màu hồng nhạt của Yến Minh Họa ra, thản nhiên nói: "Lô đỉnh ký danh, nói xem vừa xảy ra chuyện gì?"

Lúc nói chuyện, nàng đã đẩy ô lụa về phía trước, một luồng lực đạo âm u lạnh lẽo trả nó lại trước mặt Yến Minh Họa, sau đó đặt [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] của mình vào trong tay Bùi Lăng.

Mặc dù không biết Bùi sư đệ muốn pháp bảo bản mệnh của Yến Minh Họa làm cái gì, nhưng pháp bảo bản mệnh của mình chắc chắn cũng giống vậy.

Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại, sau đó bình tĩnh nói: "Vừa rồi Bùi đạo hữu và quỷ vật tân nương kia đấu pháp, ta giúp đỡ một chút"

Còn chưa nói hết câu, nàng trực tiếp đánh một quyền về phía Lệ Liệp Nguyệt.

Oanh! !!

Lệ Liệp Nguyệt nhấc chưởng đánh ra, chưởng phong âm u lạnh lẽo và quyền kình chạm vào nhau, tiêu trừ nhau, nhưng bản thân nàng lại bị chấn lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Minh Họa đã độn đến bên cạnh Bùi Lăng, lúc này nàng nói: "Còn nữa không?"

Còn chưa nói hết câu, Lệ Liệp Nguyệt đưa tay một trảo, khí kình sắc bén bao phủ cả người Yến Minh Họa.

Soạt!

Váy hoa mỹ lập tức bị gọt đi một góc, lộ ra một vòng mắt cá chân tinh tế óng ánh như ngọc mài, vạt áo Yến Minh Họa bay múa lập tức đánh ra một chưởng, trong khoảnh khắc chưởng phong gào thét làm vỡ nát một đoạn tay áo của Lệ Liệp Nguyệt, bình thản nói: "Còn có Bùi đạo hữu dặn ta đừng để ý hắn, thu lấy lực lượng pháp tắc trước"

Cúi đầu nhìn cánh tay lộ ra ngoài của mình, Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Thu lấy lực lượng pháp tắc làm gì?"

Nói xong, năm ngón tay nắm lên, cũng đánh một quyền tới Yến Minh Họa.

Yến Minh Họa trâm cài tóc giữa tóc mai khẽ động, đôi tay đập xuống, kình phong gào thét.

Phanh phanh phanh...

Quyền chưởng đan xen, kình khí biến mất.

Nàng lạnh nhạt nói: "Tất nhiên là vì đối phó quỷ vật."

Tay mềm mại như đáy nước xanh liên tục vung múa chụp về phía Yến Minh Họa, Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên nói: "Lấy thực lực của Bùi sư đệ, còn cần mượn dùng ngoại lực, xem ra quỷ vật này thật sự rất khó giải quyết."

rầm rầm rầm...

Váy rách bay lả tả, Yến Minh Họa mây trôi nước chảy nói: "Không sai, có thể để Bùi đạo hữu vẫn lấy [Tru Ác Kỳ] đối địch, quỷ vật kia tuyệt đối không phải bình thường."

Còn chưa nói hết câu, nàng đã liên tục đánh ra mấy đạo phong nhận, xé rách váy sa màu đen của Lệ Liệp Nguyệt ra mấy cái lỗ to lớn.

Phanh phanh bang bang...

rầm rầm rầm...

Hai người như hảo hữu nói chuyện phiếm bình thường bình thản giao lưu, nhưng trên tay ra chiêu lại càng ngày càng hung ác, đấu càng ngày càng hung!

Dù là Lệ Liệp Nguyệt hay Yến Minh Họa đều ăn ý không sử dụng thuật pháp và pháp bảo.

Đôi bên quyền đến chưởng đi, tay chân cùng sử dụng, càng đấu càng kịch liệt.

Chẳng mấy chốc, trong bóng tối có từng mảnh vải áo bay múa, vai tay eo chân óng ánh tuyết trắng lần lượt trần trụi ra ngoài, càng làm nổi bật da trắng mặt xinh, xinh đẹp yểu điệu; trâm lỏng vòng rơi, hoàn bội đinh đang, tóc dài rối tung bay múa.

Tiếng binh binh bang bang không dứt, mặt đất xung quanh bị giẫm đạp ra dấu vết mấp mô, chỉ có điều dù ra tay hung mãnh cỡ nào, hai người đều cố ý tránh ra Bùi Lăng trung tâm nhất.

"Lệ yêu nữ, ngươi độ cửu kiếp có thuận lợi không?"

"Vẫn được, Bùi sư đệ kịp thời đuổi tới, yên tâm hơn nhiều, không có bất kỳ nỗi lo về sau gì."

"Đúng vậy, lần này nhờ có Bùi đạo hữu kịp thời đuổi tới"

"Tiếp theo chờ bên Bùi sư đệ kết thúc"

"Quỷ vật kia đã bị Bùi đạo hữu kiềm chế, xem ra không tốn bao nhiều thời gian..."

Rầm rầm rầm...

Tiếng quyền chưởng đan xen không ngừng truyền ra, cơn gió mạnh sắc bén gào thét mà lên.

Lúc này, phát hiện hai vị đạo lữ của mình đột nhiên đánh nhau, Bùi Lăng dần nhíu chặt lông mày.

Trong mộng cảnh, Hồng Phấn tân nương yên lặng đứng thẳng ở trước mặt hắn, chỉ còn lại hỉ khăn đắp trên đầu, lập tức có thể vận chuyển [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] !

Chỉ là hiện tại...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đành phải dừng lại việc chính trong mộng cảnh, cân nhắc đến nếu mình trực tiếp tỉnh lại như thế, dù là bên Lệ sư tỷ hay bên Yến Minh Họa đều không tiện ăn nói.

Thế là...

"Phốc!"

Bùi Lăng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt khí tức suy bại, [Minh Thiên Chi Vụ 1 lập tức lăn lộn dữ dội một trận, ngay sau đó nhanh chóng co vào, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể hắn.

Oanh!"

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lại va chạm một chưởng, lực đạo cường hãn càn quét ra bốn phương tám hướng, chỉ có hướng Bùi Lăng bị hai người đồng thời bắn ra một sợi chỉ phong, hoàn toàn chôn vùi.

"Bộp bộp bộp..." Cơn gió mạnh khắp nơi, hai người đồng thời lùi lại, hai bên bị đẩy lui vài chục bước mới khó khăn lắm đứng vững.

Bọn họ đang muốn tiếp tục đấu nữa, chợt thấy bóng tối tan thành mây khói, ánh mắt thần niệm cũng không bị ngăn cản nữa, sân phơi nắng to như vậy vô cùng rõ ràng, như xem vân tay trên bàn tay.

Hai người đều khẽ giật mình, chợt phát hiện khí tức của Bùi Lăng hỗn loạn như bị trọng thương, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, lúc này đồng thời dừng tay chạy về phía Bùi Lăng.

Chương 1651: Nhanh trở về trà lâu (2)

"Bùi sư đệ, xảy ra chuyện gì?" Lệ Liệp Nguyệt lập tức truyền âm hỏi, váy đen như đêm, nhẹ nhàng như bướm, trong nháy mắt xuất hiện ở phía bên phải Bùi Lăng, vừa lấy đan dược vừa đề phòng xung quanh.

Cùng lúc đó, váy hoa mỹ như đủ loại hoa nở rộ lập tức mở ra, lộ ra bóng dáng Yến Minh Họa, trong chớp mắt nàng đã đứng ở bên trái Bùi Lăng, nhanh chóng lấy ra [Tru Ác Kỳ] đề phòng xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, tiếng nói nhu hòa, đây ân cần truyền âm nói: "Bùi đạo hữu, tổn thương có nặng không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhìn hai người, đã thấy Lệ Liệp Nguyệt tóc dài rối tung, váy sa màu đen rách tung toé, đầu vai, cánh tay, vòng eo, bắp chân tinh tế óng ánh lộ hết ra ngoài, còn có mấy chỗ vải áo lung lay sắp đổ, nhẹ nhàng phất phơ, dường như hồ điệp bị bắt lại, nhỏ yếu bất lực như bay theo gió bất cứ lúc nào.

Yến Minh Họa cũng áo rách quần manh, váy áo hoa lệ tầng tầng lớp lớp, hiện tại đã sớm bị quyền phong chỉ kình xé rách thành từng tia từng sợi, dáng người yểu điệu lộ rõ ràng không bỏ sót.

Vốn đủ loại trâm vòng ngọc biếc quấn quanh đã rơi mất bảy tám phần, nhìn lại tóc mai xoã tung, lục vân khuynh đảo, có một loại quyến rũ lười biếng tuỳ tiện khác biệt.

Hắn không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc, nếu chỉ có một người...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng cố ý khàn giọng trả lời: "Ta thắng, đây chỉ là quỷ vật phản công lần cuối cùng"

Nói xong, hắn lấy tay đánh ra một chiêu, thu hỉ khăn vào trong tay.

Hỉ khăn phức tạp hoa lệ không có chút sức chống cự nào, như chỉ là một chiếc khăn cực kỳ bình thường.

Thấy Bùi Lăng không có gì đáng ngại, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều thầm thở phào, nhưng ngay sau đó Bùi Lăng đột nhiên một trái một phải, ôm hai người bọn họ.

Hai người chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong một kiệu hoa xa hoa âm u lạnh lẽo.

Trong toà kiệu hoa này một mảnh đỏ hồng, thêu thùa nhàu kim trải rộng toàn bộ thành kiệu, nạm vàng khảm ngọc, vô cùng xa hoa còn có một mùi hương yếu ớt lạnh lẽo lặng yên tản ra.

Bùi Lăng ôm hai người, trực tiếp xuất hiện phía trên chủ vị, ngắn gọn nói: "Mau trở về trà lâu!"

Nói xong, hắn thuận thế khẽ nghiêng dựa lên sau xe, vừa đúng 'hôn mê'.

Nhìn thấy tình cảnh này, Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ, luôn cảm thấy nơi nào đó không thích hợp.

Yến Minh Họa cũng đang muốn hỏi gì đó, nhưng thấy hình như thương tích của Bùi Lăng quá nặng, cũng chỉ đành thôi.

Trong kiệu hoa bên lập tức rơi vào im lặng.

Sương trắng đậm đặc lạnh lẽo, kiệu hoa đỏ hồng im ắng bay lượn.

Kiệu hoa sơn son dát vàng, xung quanh điêu khắc vô số hoa điểu trùng thú, đồ án cây lựu trăm tử và dây dưa liên miên, lại khảm nạm vô số bức tranh lưu ly, trong từng bức tranh có tình cảnh ngụ ý cát tường tốt đẹp sinh động như thật, mười sáu ngọn đèn lồng nhỏ nền đồ hoa văn cánh sen quấn nhánh và chữ "Hỷ'", tua cờ màu vàng sáng chen chúc rủ xuống bên cạnh kiệu, kiệu y chỉ vàng thêu uyên ương nghịch nước tịnh đế liên kiệu đón gió phấp phới, kiệu hoa thông suốt bay ra sân phơi nắng, nhanh chóng lao về phía trà lâu.

Mảnh sứ vỡ, hài cốt đan xen xuất hiện trên mặt đất nhanh chóng bị bỏ qua, trong sương mù lan tràn, màu sắc huyết hồng đột nhiên bị che giấu.

Sương mù nồng như nấu.

Lúc dâng trào lướt nhẹ đột nhiên tách ra, như bị vạch ra một đường vết rách, ba bóng dáng đi ra.

Người cầm đầu thanh sam lỗi lạc, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã, trông như trung niên; hai thanh niên nam tử một trái một phải đi theo đằng sau, người bên trái mặc hoàng bào kim quan, ngọc tỉ lơ lửng trên đỉnh đầu tản ra từng trận lực lượng trấn áp; người bên phải áo gai giày đen, quanh người không có bất kỳ đồ trang trí gì, chỉ vác một thanh trường kiếm vỏ đen, lúc nhìn quanh hai con ngươi sáng ngời như điện quang, vô cùng sắc bén.

Chính là Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ.

Nhìn sương trắng dày đặc xung quanh, dưới chân là mặt đất xốp mềm âm u lạnh lẽo, ba người đều thầm thở phào.

Cuối cùng đã ra ngoài!

Chỗ pháp tắc chi địa này thật nguy hiểm, nếu không phải Mạc tiền bối truyền thụ cho [Khí Dĩ Tái Đạo], có thể suy yếu pháp tắc nơi đây, bọn họ cũng khó thoát khỏi vòng vây ở nơi này!

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự tập trung ý chí, lập tức nói: "Về trà lâu trước, dùng lực lượng pháp tắc lại đổi một ít át chủ bài với Mạc tiền bối, sau đó đi tìm Yến sư muội."

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đồng thời gật đầu, hiện tại pháp bảo bản mệnh của bọn họ chỉ có thể dung nạp từng đó lực lượng pháp tắc, tiếp theo đi tìm Yến sư muội rất có thể còn phải dùng đến [Khí Dĩ Tái Đạo], hiện tại mặc kệ tình huống khẩn cấp như thế nào, đều phải về trà lâu một chuyến...

Thế là, Chung Quỳ Việt Cức mở miệng nói: "Tốt!"

Ninh Vô Dạ trầm giọng nói: "Vậy đừng trì hoãn, nhanh chóng trở về.

Phó Huyền Tự lấy la bàn ra, phân biệt phương hướng một phen, nhanh chóng dẫn theo hai người chạy về phía trà lâu.

Sương trắng nhẹ nhàng như màn tơ trùng điệp, trong khoảnh khắc phủi nhẹ bóng dáng ba người.

Chương 1652: Chở ta trở về

Trà lâu.

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, sương mù bốc lên tuỳ tiện bành trướng như thủy triều cuốn tuôn.

Một mình Mạc Lễ Lan ngồi xếp bằng trên ghế, khí tức nàng trầm ngưng, ánh mắt yên tĩnh.

Nàng đã luyện hóa tất cả lực lượng pháp tắc, nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục.

Bỗng nhiên, Mạc Lễ Lan như đã nhận ra cái gì đó, lập tức phất ống tay áo một cái, cửa gỗ đột nhiên mở ra.

Một chiếc kiệu hoa vô cùng hoa mỹ xuất hiện từ trong sương mù.

Màn kiệu không gió từ cuốn, lộ ra Bùi Lăng ngồi bên trong, cùng Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa ngôi hai bên.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều đã đổi một bộ váy mới, tóc dài cũng hơi thu thập một phen, không nhìn ra vẻ chật vật trước đó.

Các nàng thấy cửa lớn trà lâu mở ra, đang muốn đỡ Bùi Lăng xuống kiệu đã thấy Bùi Lăng mở mắt ra, lại "đột nhiên" tỉnh lại, khí tức không còn chút dấu hiệu suy yếu nào nữa, trực tiếp kéo vòng eo nhỏ nhắn của hai người, trong nháy mắt trốn vào trà lâu.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức khẽ giật mình, Bùi Lăng bị thương mà?

Ngay sau đó, kiệu hoa như huyễn ảnh lập tức tán loạn, Mạc Lễ Lan tâm niệm vừa động "phanh", cửa lớn trà lâu đóng lại.

Nàng liếc nhìn Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa, lập tức hỏi:

"Lực lượng pháp tắc đâu?"

Không đợi hai người trả lời, Bùi Lăng trực tiếp trả lời: "Giữa chừng bọn họ gặp chút chuyện, lực lượng pháp tắc bị ta dùng mất. Kính xin tiên hữu yên tâm đừng vội, đợi ta lại đi ra ngoài một chuyến, chắc chắn sẽ mang đủ lực lượng pháp tắc tiếp tế cho ngươi."

Mạc Lễ Lan lập tức khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại hừ lạnh một tiếng, nàng lạnh nhạt nói: "Nếu Bùi tiên hữu tự mình ra tay, vậy đừng để ta chờ quá lâu"

Bùi Lăng gật đầu: "Yên tâm!"

Ngay sau đó, hắn lập tức bí mật truyền âm nói: "Đừng để hai vị đạo lữ này của ta đi ra ngoài tìm kiếm nữa."

"Thỉnh cầu tiên hữu hao tâm tổn trí, che chở bọn họ chu đáo."

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, cũng truyền âm nói: "Có thể"

Bùi Lăng nhìn Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa, lập tức truyền âm cho hai người nói: "Lệ sư tỷ, ta lại đi ra ngoài một chuyến, sẽ nhanh chóng trở về, ngươi tạm thời tu luyện trong lâu trước, không cần lo lắng cho ta"

"Vến đạo hữu, ta muốn đi tìm lực lượng pháp tắc, sau khi trở về sẽ giải thích mọi chuyện với ngươi. Trước khi ta trở về, dù gặp bất kỳ tình hình gì, đừng rời khỏi trà lâu...

Nói xong, Bùi Lăng cũng không đợi Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đáp lại, lập tức bước ra bên ngoài.

Nhưng ngay sau đó Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên đưa tay, kéo cổ tay hắn lại.

Thân thể Bùi Lăng lập tức cứng đờ, trong đầu óc nhanh chóng vẽ ra vô số lý do và lời giải thích, đang muốn lên tiếng, lại nghe Lệ Liệp Nguyệt bình thản căn dặn: "cẩn thận!"

Nói xong hai chữ này, Lệ Liệp Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời buông lỏng bàn tay đang giữ chặt Bùi Lăng.

Trong chốc lát, Bùi Lăng không khỏi ngạc nhiên.

Lúc này, Yến Minh Họa lấy [Tru Ác Kỳ] ra, đưa cho hắn, nhắc nhở: "Bùi đạo hữu, [Tru Ác Kỳ] của ngươi"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, đầu tiên tiếp nhận [Tru Ác Kỳ], sau đó quay đầu nhìn hai người muốn giải thích cái gì đó, nhưng há miệng mấy lần lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng tất cả cảm xúc và phiền muộn hóa thành bốn chữ: "Chờ ta trở lại!"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều yên tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng, nghe được câu hứa hẹn này, hai người đều khẽ gật đầu.

Bùi Lăng không dám dừng lại thêm nữa, nhanh chóng đi ra ngoài.

Vào lúc này, váy dài của Mạc Lễ Lan khẽ nhúc nhích: "kẹt kẹt", cửa gỗ mở ra.

Khí tức âm u lạnh lẽo đập vào mặt.

Bùi Lăng nhanh chân bước ra cánh cửa, bóng dáng nhanh chóng chui vào trong sương trắng.

Ngay sau đó: "phanh" một tiếng, cửa gỗ nhanh chóng đóng lại.

Cửa ra vào ngăn trở khí tức âm u lạnh lẽo liên tục không ngừng, cũng làm bên trong trà lâu rơi vào sự yên lặng.

Thấy Bùi Lăng đã rời đi, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đồng thời thu hồi ánh mắt.

Lệ Liệp Nguyệt nhìn sang Mạc Lễ Lan, nói: "Mạc tiền bối, ta đi lên nghỉ ngơi trước đã."

Nàng vừa cửu kiếp Hóa Thần, cần chút thời gian để cảm ngộ chỗ huyền diệu của Hóa Thần, như thế mới có thể phát huy ra thực lực chân chính vào thời khắc mấu chốt.

Ngoài ra, trong truyền thừa Thánh Nữ Trọng Minh tông cũng có rất nhiều thủ đoạn, cũng đúng lúc tu luyện một chút.

Mạc Lễ Lan nhàn nhạt gật đầu.

Thấy thế, Lệ Liệp Nguyệt xoay người, đi lên lầu.

Yến Minh Họa thì đứng tại chỗ, hỏi: "Mạc tiền bối, Phó sư huynh, Chung Quỳ sư huynh, Ninh sư huynh, đã về chưa?"

Mạc Lễ Lan ngắn gọn nói: "Chưa."

Nghe lời này, Yến Minh Họa khẽ gật đầu nhưng không lên lầu giống Lệ Liệp Nguyệt, mà trực tiếp đi đến bên cạnh ngồi xếp bằng tu luyện.

Chẳng mấy chốc, cả tòa trà lâu quay về yên tĩnh như không có một ai.

Bùi Lăng vừa rời khỏi trà lâu, sương mù âm u lạnh lẽo đậm đặc mãnh liệt trào tới, trong nháy mắt đã bao phủ hắn hoàn toàn.

Kiệu hoa vô cùng xa hoa theo đó xuất hiện, một bóng dáng mặc áo cưới màu đỏ chót, hỉ khăn che đầu, dáng người yểu điệu linh lung thanh tú động lòng người đứng ở cạnh kiệu, duyên dáng uốn gối thi lễ với hắn.

Chương 1653: Ba cánh cửa (1)

Chợt, Hồng Phấn tân nương nhẹ thu váy áo, khẽ nâng váy dài, trong ống tay áo màu đỏ hồng lộ ra một bàn tay tinh tế trắng nõn mềm mại, nhấc màn kiệu nền đỏ nhàu kim khảm châu lên, dáng vẻ cung kính hầu hạ Bùi Lăng nhập ngồi vào bên trong.

Ngay sau đó, nàng cũng đi theo vào kiệu.

Bùi Lăng ngồi xuống chủ vị trong kiệu hoa, khẽ cau mày, sắc mặt ủ dột.

Cũng không biết là chỗ nào có vấn đề, bây giờ Yến Minh Họa biết thân phận của hắn, tình huống trước mắt hắn chỉ có thể tìm cơ hội giải thích riêng với từng người.

Lúc Yến Minh Họa và Lệ sư tỷ đều ở đây, hắn không biết phải đối mặt thế nào...

Hắn và Lệ sư tỷ quen biết sớm nhất, lúc trước cùng nhau đi tới, [Huyết Sát đao pháp], [Huyết Sát đao phách], [Huyết Quỷ độn pháp], [Phần Dạ Thiên], [Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp 1... Đều là Lệ sư tỷ tặng cho.

Hơn nữa, lúc tu vi của hắn còn thấp, cũng vì có Lệ sư tỷ che chở, ngoại môn trưởng lão Lý Bình không dám động đến hắn, nội môn mạch chủ Miêu Thành Dương không dám giết hắn, chân truyền đệ tử Tô Chấn Hòa muốn diệt trừ hắn cho thoải mái, nhưng cũng lo lắng trùng điệp...

Hắn có thể có ngày hôm nay, không thể thiếu sự nâng đỡ và chiếu cố của Lệ sư tỷ.

Còn Yến Minh Họa...

Quan hệ của hắn và vị Thiên Cơ Tố Chân Thiên này đơn giản hơn nhiều.

Chuyện kia, mặc dù là hệ thống thiểu năng nhưng bản chất lại là hắn làm sai trước...

Đang lúc Bùi Lăng suy nghĩ, Hồng Phấn tân nương vặn vẹo vòng eo, đứng dậy từ trên chỗ ngồi dưới tay, trực tiếp ngồi xuống đầu gối hắn.

"Chủ nhân muốn đi đâu?" Hồng Phấn tân nương mềm mại đáng yêu mà hồi.

Trong đôi mắt bị hỉ khăn hoa lệ che đậy xinh đẹp lấp lánh nước, tràn đầy mê ly nhìn Bùi Lăng.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, cảm nhận thân thể mềm mại lạnh băng, theo bản năng đưa cánh tay ôm lấy vòng eo đối phương, một tay vuốt ve đôi chân đang ngồi dạng ra trên đùi mình.

"Đi phía nam tìm mấy người trước." Giọng hắn buồn bực phân phó: "Sau đó, đưa ta đi tìm tạo hóa của Chú..."

Hồng Phấn tân nương thuận theo dựa sát vào lồng ngực của hắn, lập tức ngọt mềm nói: "Vâng!"

Lúc nói chuyện, kiệu hoa lặng yên hiện lên, bay lượn về phía nam.

Trong khoảnh khắc, đã chui vào trong sương mù.

Sương trắng sền sệt, cuồn cuộn như sôi.

Ba người Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ cẩn thận đi vào, phù lục tản ra từng trận trong trẻo bao bọc vờn quanh bọn họ, nhắm mắt theo đuôi.

La bàn cổ xưa lơ lửng phía trước, từng phù văn lấp lóe ánh sáng nhạt trong hư không, chỉ dẫn đường đi.

Bên cạnh Chung Quỷ Việt Cức có thêm một đám linh hỏa màu đỏ lơ lửng vờn quanh, hỏa diễm màu sắc tươi đẹp liên tục nhảy nhót, lại chỉ có thể soi sáng ra một tấc vuông, ngoài hai bước lại không thấy được.

Hiện tại, tất cả ngọn lửa thiêu đốt hai bên, linh diễm phun ra nuốt vào.

Ninh Vô Dạ im lặng bước đi, vác trường kiếm vỏ đen, lúc cất bước trong mắt có tia sáng nở rộ, mơ hồ như có linh cơ của một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, chìm nổi, phun ra nuốt vào, mũi nhọn kín đáo không lộ ra, vận sức chờ phát động.

Ba người đều vận chuyển [Cấm Tức Quyết], khóa tất cả sinh cơ vào trong trái tim, mặc cho âm khí nhuộm vào thể xác, chẳng mấy chốc cả người đã nhiễm khí băng hàn âm u lạnh lẽo, không nhìn ra dấu hiệu người sống.

Đi về phía trước, Phó Huyền Tự đột nhiên truyền âm nói: "Đợi chút nữa trở về trà lâu, nếu Yến sư muội đã trở về là tốt nhất.

Nếu vẫn chưa về, hai người các ngươi ở lại trà lâu khôi phục, một mình ta đi tìm Yến sư muội là được."

Nghe vậy, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đều nhướn mày, Ninh Vô Dạ lập tức lắc đầu nói: "Phó sư huynh, hành động lần này không ổn.huống chi việc này vì chúng ta mà ra, muốn đi thì cùng đi!"

Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng nói: "Phó sư huynh, thực lực hiện tại của ngươi tiến nhanh, chắc hẳn cũng đạt được thủ đoạn gì từ chỗ đọa tiên. Ngươi có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể dùng. Như thế, chúng ta cùng hành động, phần thắng còn có thể lớn hơn một chút."

Phó Huyền Tự khẽ lắc đầu, thầm nghĩ hiện tại mình đã tìm ra Chung Quỷ sư đệ và Ninh sư đệ, bên Bùi Lăng có thủ đoạn truy tung Lệ Liệp Nguyệt. Dưới tình huống bình thường, chắc sẽ cứu hai người Lệ Liệp Nguyệt và Yến sư muội nhanh hơn hắn ta.

Nếu sau khi trở lại trà lâu không thấy ba người kia, có nghĩa tình hình bên Bùi Lăng gặp phải còn nguy hiểm hơn cả bên mình!

Hiện tại hắn ta hiểu rõ thực lực của vị Thánh Tử Trọng Minh tông này, cho dù hiện tại hắn ta nắm giữ [Mạt Đạo Khuynh Tiên], cũng chưa chắc có thể là đối thủ của vị Thánh Tử này!

Nguy hiểm mà đối phương cũng không đối phó được, ba người bọn họ cùng đi cũng chỉ chịu chết.

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự đang muốn nói thêm gì nữa, phù trận vởn quanh đột nhiên không gió tự đốt. [Dân tâm sở hướng] quanh người Chung Quy Việt Cức cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, chỉ sang một bên. Trường kiếm trong tầm mắt Ninh Vô Dạ hơi dừng lại, phát ra một tiếng kêu chỉ có hắn ta mới có thể nghe được.

Ba người nhanh chóng kịp phản ứng, có quỷ vật cường đại tới gần!

Chương 1654: Ba cánh cửa (2)

Không do dự chút nào, bọn họ lập tức hướng lui sang phương hướng chỉ của [Dân tâm sở hướng].

Chẳng mấy chốc, một chiếc kiệu hoa vô cùng xa hoa, chuỗi ngọc tua cờ rủ xuống đi tới từ trong sương trắng.

Chiếc kiệu hoa này sơn son kim hưu, điêu khắc vô số cỏ cây người vật ngụ ý tốt đẹp, thụy thú tưởng chim, xung quanh chế tác một vòng đèn lồng nhỏ tinh xảo, bên trên viết chữ "Hỷ", nó rất tinh xảo, công nghệ khéo léo, có thể gọi là vô cùng tỉnh mỹ.

Chỉ có điều, cả cỗ kiệu đều tản ra âm khí vô cùng dày đặc, những nơi đi qua sương tuyết màu xám đen nhanh chóng lan tràn.

Ba người không dám thất lễ, chỉ dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, để tránh bị quỷ vật bên trong phát hiện.

Chẳng mấy chốc, kiệu hoa đi xa biến mất trong sương trắng.

Kiên nhẫn chờ giây lát, lúc này ba người mới đi ra từ chỗ ẩn thân.

Phó Huyền Tự ngắn gọn nói: "Đi nhanh!"

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, bước nhanh rời khôi nơi đây.

Lúc này, trong kiệu hoa đi xa, Bùi Lăng ngồi ở chủ vị đột nhiên mở hai mắt ra, nói với Hồng Phấn tân nương ngồi đối diện mình:

"Được rồi, trực tiếp đưa ta đi tìm tạo hóa của Chú."

Ba người Phó Huyền Tự không có việc gì, nơi này cách trà lâu không xa, chỉ cần giữa chừng ba người không đi pháp tắc chi địa khác, chắc chắn có thể bình an trở về trà lâu.

Trong tình huống này, mình không cần xuất hiện nữa.

"Vâng" Giọng Hồng Phấn tân nương mềm mại đáng yêu, dáng vẻ cung kính nói: "Chủ nhân!"

Lúc đang nói chuyện, kiệu hoa nhanh chóng thay đổi phương hướng, lướt đến một phương hướng nào đó.

U Tố mộ.

Ở nơi hẻo lánh hoang vắng nào đó.

Sương trắng tản ra vô cùng dày đặc, trời đất mơ hồ, nhìn lại chỉ có một mảnh mênh mông.

Không biết cơn gió lạnh ù ù thổi qua từ chỗ nào, trong lúc sương mù sôi trào mãnh liệt như khai thiên tích địa, đột nhiên lộ ra ba cánh cửa cao ngất.

Ba cánh cửa này đứng thẳng ngang trời, nguy nga trong mây, vô cùng hùng vĩ!

Dù là Nhân tộc hay quỷ vật thiên hình vạn trạng đứng ở trước cửa, đều vô cùng nhỏ bé như hạt bụi nhỏ.

Cánh cửa thứ nhất, móng đá hoàn toàn do vô số độc lâu xây thành, hai ngọn núi độc lâu đứng đối diện xa xa, trên đỉnh núi có một bộ khô lâu cao lớn đến mức khó có thể tưởng tượng!

Đứng ở chỗ cách cánh cửa này một khoảng cách, tình hình phía trên lại cần ngửa đầu quan sát.

Trông về phía xa, hai bộ khô lâu cực lớn này như một cặp núi xuyên thẳng vào mây xanh, hiển nhiên khi bọn chúng còn sống cũng không phải Nhân tộc, trên cổ có mấy chục đầu lâu, xương đùi cong xuống làm dáng vẻ nửa ngồi, hơi nghiêng đầu như nô bộc, khiêng một tòa đền thờ minh lâu ba phòng năm trụ.

Không biết bản khắc bên trên được chế tác từ linh tài gì, điêu khắc bách quỷ dạ hành, từng đôi mắt sáng tối chập chờn lấp lóe trong đó, tản ra khí tức hùng hậu mênh mông âm u lạnh lẽo.

Từng hoa văn rủ xuống treo từng cái độc lâu dị tộc trắng đục, hình dạng quỷ quyệt, cơn gió lạnh thổi qua, tấn công lẫn nhau, tiếng động âm u lạnh lẽo. Mỏ diều hâu đấu củng, đều là hình dáng yêu quỷ điêu khắc thiên hình vạn trạng, phía trên sống lưng là một cái độc lâu vô cùng to lớn như một ngọn núi cỡ nhỏ, đôi mắt trống rỗng một mảnh đen kịt như không có vật gì, lại như ẩn giấu đi vô số quỷ quái và kinh khủng.

Phía trên bản khắc có bảng hiệu treo cao.

Chỉ có điều, không biết khoảng cách quá xa xôi hay vì lý do gì khác, chữ viết trên tấm bảng kia mơ hồ nhìn không rõ.

Sau cánh cửa thứ nhất này, còn có hai cánh cửa càng thêm nguy nga khổng lồ, giống với chữ trên tấm bảng đều mơ hồ hỗn độn, chỉ có thể thấy một hình dáng mơ hồ.

Nơi này, sương trắng không thể tới gần, xung quanh trống trải bao la nhưng đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ ba cánh cửa này cũng không có gì hết.

Đột nhiên, một quỷ vật thân thể khổng lồ đi ra từ trong sương trắng dày đặc, bước về phía cánh cửa thứ nhất.

Lúc bước đi, quanh người hắn ta đột nhiên hiện ra hận ý hùng hậu.

Những hận ý này lập tức bị cánh cửa thứ nhất hấp thu không còn, cuối cùng giọt nước không dư thừa.

Cùng lúc đó, quỷ vật tan thành mây khói.

Sương trắng vốn đang bốc lên đột nhiên yên tĩnh lại.

Lại sau một lúc lâu, con quỷ vật thứ hai khắp người xanh đen đi ra từ trong sương mù, từng bước đi đến cánh cửa.

Nhưng chẳng mấy chốc cũng giống quỷ vật vừa rồi, bị cánh cửa rút ra đến hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì.

Sau đó yên lặng thật lâu, đột nhiên có một đám quỷ vật đi ra từ trong sương trắng, chừng mười mấy con nhưng chúng nó còn chưa tới gần cánh cửa, lại bị hút khô hóa thành hư ảo.

Sau khi liên tục thử mấy lần đều thất bại, tiếng động trong sương mù mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Sương trắng cuồn cuộn như nước thủy triều.

Giọt nước do âm khí ngưng kết thỉnh thoảng nhỏ xuống, trong tiếng "tí tách" không ngừng, một bộ kiệu hoa xinh đẹp vội vàng lướt qua.

Trong kiệu, hai mắt Bùi Lăng hơi khép hờ ngồi ở chủ vị, Hồng Phấn tân nương áo cưới phức tạp, hỉ khăn che mặt vẫn cung kính đứng hầu bên cạnh.

Bàn tay nàng tinh tế trắng nõn mềm mại, xếp chồng ở bụng dưới, dáng vẻ cao quý nhã nhặn.

Đột nhiên, Bùi Lăng mở miệng: "Vẫn còn rất xa?"

Chương 1655: Tạo hóa chi địa

Hồng Phấn tân nương lập tức nói: "Chủ nhân yên tâm, lập tức tới ngay. Chỉ có điều, tạo hóa chi địa Chú thường xuyên sẽ có đồng loại của thiếp thân lui tới"

"Nếu gặp được, kính xin chủ nhân đừng ra tay, thiếp thân có thể đối phó"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Đến lúc đó, ta cần phải chú ý thứ gì?"

Hồng Phấn tân nương ôn nhu nói: "Chủ nhân chỉ cần đừng để lộ khí tức người sống là được."

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, hiện tại hắn vẫn vận chuyển [Thực Nhật bí lục 1, đừng nói là khí tức người sống, để hắn ngụy trang thành quỷ vật cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Nghĩ tới đây, hắn lại nói tiếp: "Nói về tình huống tạo hóa chi địa một chút đi."

"Vâng, chủ nhân!" Hồng Phấn tân nương nghe vậy lập tức gật đầu, ngay sau đó đứng thẳng người, nói: "Lúc Chú để lại tạo hóa ở U Tố mộ, thiếp thân chưa sinh ra"

"Vì vậy, rất nhiều tình huống chi biết có hạn..."

"Thiếp thân chỉ nhớ kỹ tổng cộng hai điểm trong lúc trò chuyện:

Thứ nhất, ngoại trừ người thừa kế chân chính của Chú, bất kỳ sự tồn tại gì đều không thể tới gần tạo hóa chi địa"

"Đương nhiên, ngoại trừ hai vị cấm kỵ đang ở trong U Tố mộ."

"Còn hai vị cấm kỵ kia, không biết không có hứng thú với tạo hóa của Chú, hay từng có ước định gì với Chú không."

"Nói tóm lại, từ sau khi Chú rời đi, hai vị cấm kỵ kia chưa từng đặt chân vào tạo hóa chi địa."

"Thứ hai là có một vị cấm kỵ từng nói, ai có thể đạt được tạo hóa của Chú, người đó có thể đi con đường giống Chú."

"Cho nên, những năm gần đây chỉ cần những quỷ vật có chút địa vị và thực lực trong U Tố mộ, đều muốn kế thừa tạo hóa của Chú, ý đồ trở thành vị cấm kỵ thứ ba!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu, chỉ cần hai vị cấm kỵ khác không xuất hiện ở tạo hóa chi địa, đó là một tin tức không tệ...

Thế là, hắn tiếp tục hỏi: "Cụ thể tạo hóa của Chú là cái gì? Có liên quan với đại đạo Phản Hư... Hoặc là sinh tử không?"

Lúc trước "Minh Huyết" tổ sư còn có sư tôn Dược Tiên Nữ từng nói với hắn, cơ duyên Phản Hư của hắn ở U Tố mộ.

Lúc mới đầu, hắn còn tưởng phần cơ duyên này là pháp tắc chi địa mà ý chí Chân Tiên nói tới, nhưng hiện tại xem ra chắc chắn là tạo hóa do "Chú" để lại!

Chỉ có, truyền thừa của "Chú" rất âm phủ!

Người thứ nhất đạt được truyền thừa của "Chú" là Hàn Tư Cổ, đoán chừng cỏ trên mộ cũng cao như hắn ta.

Sau đó Tang thôn và Tử thôn ở Thiên Ngoại đảo trực tiếp muốn lấy mạng hắn.

Lần tạo hóa này, hắn đã chuẩn bị sẵn lại chết một lần nữa...

Đang nghĩ đến đây, lại nghe Hồng Phấn tân nương lắc đầu nói:

"Hồi bẩm chủ nhân, thiếp thân cũng không biết"

"Trên thực tế, cho dù là ở U Tố mộ cũng không có người nào biết truyền thừa của Chú là cái gì, bao gồm hai vị cấm kỵ khác."

Còn chưa nói thứ khác, chỉ thấy sương mù phía trước càng ngày càng dày như thực chất, gần như muốn ngăn cản đường đi của kiệu hoa.

Sâu trong sương mù, hận ý phóng lên tận trời, ngưng đọng như trụ trời, hận ý lại hùng hậu mênh mông hơn tất cả nơi khác vào trước đó!

Hồng Phấn tân nương lập tức truyền âm nói: "Chủ nhân, ở ngay phía trước."

Bùi Lăng lập tức ngồi thẳng người, truyền âm trả lời: "Trực tiếp đi qua."

Chẳng mấy chốc, kiệu hoa như xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, trước mắt rộng mở trong sáng, sương trắng biến mất sạch sẽ, ba cánh cửa cực lớn như núi cao vạn trượng, yên tĩnh đứng sừng sững.

Kiệu hoa im ắng hạ xuống đất, Hồng Phấn tân nương truyền âm giải thích: "Nơi đây cấm bay, chỉ có thể đi qua"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó cùng nàng rời khỏi kiệu hoa.

Sau khi bọn họ bước xuống mặt đất, kiệu hoa lặng yên biến mất.

Bùi Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía ba cánh cửa lớn.

Ba cánh cửa lớn này nguy nga hùng tráng, vô cùng to lớn, khí thế và khí tức của nó đều cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như đang đối đầu trực diện với một trận khủng bố lớn, tai họa lớn khó mà miêu tả!

Bản năng từ nơi sâu xa điên cuồng thúc giục hắn rời xa! Rời xa!

Nhanh chóng rời xa!

Hít sâu một hơi, Bùi Lăng nhanh chóng nhớ tới, lúc ấy sau khi gặp tượng thần nam tử áo vải không có ngũ quan ở Tử thôn Thiên Ngoại đảo, khí tức quanh quẩn trên đó gần như giống hệt với ba cánh cửa này.

Hắn lập tức xác định nơi này có bố trí của "Chú", Hồng Phấn tân nương không lừa hắn.

Lúc này, cho dù có hỉ khăn che mặt, Hồng Phấn tân nương cũng hơi cúi đầu, đứng cách Bùi Lăng nửa bước, dường như không dám nhìn thẳng vào ba cánh cửa lớn.

Nàng lập tức truyền âm nói: "Chủ nhân, đi xuyên qua cánh cửa này, chắc có thể thấy tạo hóa do Chú để lại."

"Đây là Quỷ Tang đã từng nói."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu đang chuẩn bị gọi ra oan hồn đi trước dò đường, đột nhiên đã nhận ra điều gì đó nhìn về phía bên trái.

Đã thấy hai quỷ vật âm khí dày đặc xuất hiện cách hắn và Hồng Phấn tân nương không xa.

Hai quỷ vật này đi một trước một sau, nhìn qua có thể biết ngay tôn tỉ.

Người đi ở phía trước tôn quý, khí tức là Hợp Đạo, vẻ ngoài lại là một vị trung niên văn sĩ.

Chương 1656: Cách ra vào U Tố mộ (1)

Sắc mặt hắn ta trắng bệch, trên trán nhăn ra một chữ "Xuyên"

đậm như có tâm sự nặng nề, mặc áo bào trắng mũ trắng, khoác một kiện áo lông cáo trắng cực kỳ dày, trong tay còn cầm một cái thủ lô màu xanh đồng, bên trong tản ra hơi khói lượn lờ.

Khí tức quỷ vật đi theo phía sau hắn ta là Phản Hư, áo xanh ăn mặc gọn gàng, bước trên giày đen, đầu chít khăn vải thô, cách ăn mặc của gã sai vặt, chỉ có điều trên mặt gã sai vặt này không có ngũ quan, chỉ có lít nha lít nhít cái miệng, lúc bờ môi mấp máy lộ ra răng trắng sắc nhọn dày đặc. Trong tay áo hẹp cũng lộ ra từng móng tay màu xanh đen, dữ tợn đáng sợ.

Hồng Phấn tân nương mặt không đổi sắc, lập tức truyền âm cho Bùi Lăng: "Chủ nhân, vị phía trước là thuộc hạ của một vị cấm kỵ U Tố mộ, tôn hiệu là Úc"

"Về phần người đằng sau kia, gọi hắn Tham nô là được"

"Thuộc hạ của Úc không quan trọng gì."

Thuộc hạ của cấm kỵ? !

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, sau đó không đợi hắn suy nghĩ nhiều đã nghe Hồng Phấn tân nương tiếp tục nói: "Chủ nhân không cần lo lắng, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn thiếp thân, nhưng thân phận của thiếp thân cao hơn hắn!"

"Hiện tại không cần phải để ý đến bọn họ, trực tiếp đi lấy tạo hóa là được."

"Có thiếp thân ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám vô lễ với chủ nhân!"

Thân phận của Hồng Phấn tân nương ở U Tố mộ này, còn có địa vị cao hơn vị thuộc hạ Hợp Đạo của cấm kỵ này? !

Trong lòng Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, hắn không nhịn được hơi nghi ngờ, dọc theo con đường này vì sao hắn không hỏi thăm lai lịch của Hồng Phấn tân nương?

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức truyền âm hỏi:

"Ngươi cũng là thuộc hạ của một vị cấm kỵ?"

Giọng Hồng Phấn tân nương yêu kiều mềm mại, truyền âm trả lời: "Không sai!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, thuộc hạ cấm kỵ... Chắc bây giờ vị cấm kỵ kia còn chưa phát hiện.

Chờ lấy tạo hóa, sau khi rời khỏi U Tố mộ phải nhanh chóng giải [Loạn Thân Ký Sinh Chú] và [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cho Hồng Phấn tân nương này!

Bị một quỷ vật Phản Hư đuổi giết, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp đắc tội một vị cấm kỵ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, không để ý "Úc" còn có "Tham nô" cách đó không xa, mà tiếp tục nhìn về phía cửa ra vào nguy nga hùng vĩ phía trước.

Trong giây lát, hắn lại truyền âm phân phó: "Ngươi phái vài đầu quỷ vật tiến lên, dò đường một chút"

Hồng Phấn tân nương khẽ gật đầu: "Vâng, chủ nhân"

Ống tay áo huyết sắc khẽ nhúc nhích, bàn tay tinh tế trắng nõn mềm mại nắm hờ một cái, lập tức có mười mấy quỷ vật chui ra từ lòng đất, toàn thân xanh đen, âm khí quấn quanh, hình thù kỳ quái, không hề do dự đi đến cửa ra vào.

Những quỷ vật này đi được một nửa, hận ý quanh người tuôn ra ngập trời, dường như đã trải qua chuyện bất bình căm hận phẫn uất nhất đời.

Ngay sau đó, những hận ý này lập tức bị cửa lớn rút sạch sẽ.

Chẳng mấy chốc, những quỷ vật này cũng tán loạn theo, chớp mắt biến mất không còn tăm tích như mây khói.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ gật đầu, là [Oán Yểm thần thông] !

Chỉ có điều, đây không phải [Oán Yểm thần thông] do hắn thi triển có thể so sánh được, muốn tới gần cửa lớn này, hắn cũng phải thi triển [Oán Yểm thần thông] chống lại.

Lúc này, Hồng Phấn tân nương nhẹ vung làn váy dài, lại triệu hồi ra nhóm quỷ vật thứ hai, chuẩn bị tiếp tục bước đến cửa ra vào.

Bùi Lăng lại đưa tay ra, truyền âm nói: "Được rồi, ta tự đi qua thử một chút."

"Một khi xảy ra vấn đề, lập tức kéo ta trở về."

Hồng Phấn tân nương lập tức gật đầu: "Vâng!"

Lập tức, Bùi Lăng đi về phía trước, vừa mới bước ra bước đầu tiên đã cảm thấy lực lượng tràn trề, âm vang đánh tới. Trên dưới cả người đột nhiên bị đặt lên vài ngọn núi vô cùng nặng nề.

Dù lấy tu vi hiện tại của hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn.

Hắn lập tức biết nơi đây có pháp tắc cấm bay, hiện tại đừng nói là bay, dù muốn nhảy cao một chút cũng không thể.

Bùi Lăng suy nghĩ, tiếp tục bước lên trước một bước.

Hắn dần đến gần cánh cửa, trong lòng cũng dần không chịu khống chế sinh ra hận ý hùng hậu.

Hắn hận! Bàn Nhai giới rộng rãi như vậy, vì sao mình cứ phải sinh ra ở nơi hoang vắng như Lộc Tuyền thành? !

Hắn hận! Rõ ràng phụ thân là cốt nhục thân nhất đời của hắn, nhưng vì sao lại vô cùng ghét bỏ người trưởng tử là hắn, không hề có chút tình nghĩa phụ tử nên có? !

Hắn hận! Kế mẫu không hiền, rõ ràng mình đã nhượng bộ từng bước, từ bỏ tất cả quyền lực địa vị mà trưởng tử nên có, từ đầu đến cuối vẫn hùng hổ dọa người, bóc lột đến tận xương tuỷ, lòng tham không đáy!

Hắn hận! Gia chủ Bùi Tuyên ngồi không ăn bám, rõ ràng biết mình chịu đủ loại uất ức, từ đầu đến cuối vẫn làm như không thấy, dàn xếp ổn thỏa!

Hắn hận! Vất vả bái nhập Trọng Minh tông, lại vì không có linh thạch hối lộ đệ tử, bị ép tự tay đâm ba người Miêu Thành An, vừa vào tông môn đã không có chỗ ở!

Hắn hận! Huynh muội Trần Hoàn lòng lang dạ thú, không oán không thù lại định biến hắn thành tế phẩm của Phệ Hồn phiên!

Chương 1657: Cách ra vào U Tố mộ (2)

Hắn hận! Tô Chấn Hòa là đích tử Chẩm Thạch Tô thị, chân truyền Trọng Minh tông sinh ra tôn quý, cao cao tại thượng, mình chưa từng mạo phạm chút nào lại điều động mười tên gia nô Trúc Cơ kỳ, chặn giết lúc hắn còn là Luyện Khí, đến mức quê cha đất tổ bị hủy diệt, cố thổ không còn sót lại chút gì...

Bùi Lăng cố gắng tập trung ý chí, muốn ngăn chặn hận ý trùng điệp sâu trong lòng.

Nhưng dù hắn làm thế nào, từ đầu đến cuối khó mà kiềm chế cảm xúc hận giận ngập tràn.

Hận ý như thực chất dân bay về phía cửa ra vào giống với những quỷ vật vừa rồi.

Cảm nhận được thân thể mình bắt đầu nhanh chóng suy yếu, Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt hắn lập tức dấy lên ánh sáng tím tối tăm, vô số phù văn quỷ dị đan xen bốc lên, lúc này lại đã thi triển [Oán Yểm thần thông] !

Hận ý trong cơ thể hắn vốn đã bay ra, chậm rãi bị hắn hấp thu trở về.

Lúc này, khí tức của Bùi Lăng hơi khôi phục một chút, nhưng đủ loại hận ý trong lòng vẫn cuồn cuộn không dứt.

Không ngừng có hận ý rời khỏi từ trên người hắn, sau đó lại bị hắn dùng [Oán Yểm thần thông] hấp thu.

Giằng co một lát như thế, Bùi Lăng dần làm quen, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Ngay lúc này: "Úc" vẫn yên lặng đứng yên cùng "Tham nô" đứng hầu phía sau đột nhiên cất bước, một trước một sau đi về phía hắn.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, tiếp tục đi về phía trước.

Ngay sau đó, dường như phát hiện "Úc" có hành động, áo cưới phất động, Hồng Phấn tân nương cũng nhanh chóng đi theo.

Chẳng mấy chốc, Hồng Phấn tân nương nhắm mắt theo đuôi đi theo phía bên phải sau lưng Bùi Lăng.

"Úc" thì dẫn theo "Tham nô", không nói tiếng nào đi bên trái sau lưng Bùi Lãng.

Hỉ khăn lơ lửng, áo cưới hơn lửa, lúc Hồng Phấn tân nương thướt tha bước đi, truyền âm nói: "Chủ nhân, có thiếp thân ở đây, không cần phải lo lắng Úc!"

Bùi Lăng không trả lời, tiếp tục đi từng bước một về phía trước.

Sự thù hận của hắn như mây khói bốc hơi tiêu tán, nhưng dưới tác dụng của [Oán Yểm thần thông], lại không ngừng bị hấp thu về bản thân, lặp đi lặp lại giằng co như thế.

Hồng Phấn tân nương: "Úc" và "Tham nô" theo sát ở phía sau, không có ý vượt qua Bùi Lăng, dường như bọn họ đều là thuộc hạ của Bùi Lăng.

"Bộp, bộp, bộp..."

Khoảng cách của một đoàn người với cánh cửa thứ nhất càng ngày càng gần, dưới cái bóng của ngọn núi độc lâu cao lớn, vô số hốc mắt đen ngòm trầm mặc nhìn chăm chú người dưới chân, lạnh lẽo tịch mịch, im ắng tràn ngập.

Lúc sắp đến phía dưới cửa chính, Bùi Lăng đột nhiên dừng lại.

Hồng Phấn tân nương: "Úc" và "Tham nô" không hề do dự, cũng lập tức dừng chân theo.

Hồng Phấn tân nương nhanh chóng truyền âm hỏi: "Chủ nhân, thế nào?"

Bùi Lăng không quay đầu lại, cũng không sử dụng truyền âm mà gọn gàng dứt khoát nói: "Nói cho ta biết cách rời khỏi U Tố mộ."

Hiện tại dù là "Úc" hay Hồng Phấn tân nương đều phải dựa vào hắn đi ở phía trước chống cự [Oán Yểm thần thông] thôn phệ ở nơi đây, mới bình yên vô sự.

Một khi bây giờ hắn không chống đỡ nổi, hắn sẽ chết: "Úc" và "Hồng Phấn tân nương" cũng chôn cùng!

Hiện tại, ba phe bọn họ cũng không thể lui, ai lui người đó chết!

Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn tìm hiểu đầu mối!

Áo cưới khẽ nhúc nhích, Hồng Phấn tân nương xếp chồng hai tay ở bụng dưới, dáng đứng ưu nhã, nàng nhanh chóng truyền âm nói: "Thiếp thân có thể tự do ra vào U Tố mộ!"

"Chờ sau khi chủ nhân lấy được tạo hóa của Chú, thiếp thân có thể trực tiếp dẫn chủ nhân rời đi"

Bùi Lăng đứng bất động, cứ như không nghe được cái gì hết.

Cơn gió lạnh kêu khóc, ngọn núi độc lâu cao lớn nguy nga yên lặng như tờ.

Minh lâu uy nghiêm đứng sừng sững, phủ ra bóng đen dày đặc.

Chờ giây lát: "Úc" đột nhiên suy yếu âm u lạnh lẽo mở miệng:

"Quỷ Tang, ba vị cấm kỵ, đạt được lời hứa hẹn của bất kỳ một vị nào, sẽ có thể rời khỏi U Tố mộ."

"Tạo hóa nơi đây cũng do cấm kỵ để lại."

"Tất nhiên bên trong cũng có cách rời khỏi U Tố mộ!"

Quỷ Tang...

Ba vị cấm kỵ...

Bùi Lăng yên lặng ghi nhớ những điều này, tiếp theo lại hỏi: "Các ngươi đã sớm biết ta sẽ tới đây?"

Lần này, không đợi Hồng Phấn tân nương truyền âm: "Úc" trực tiếp trả lời: "Tất cả chuyện xảy ra trong U Tố mộ đều không thể giấu giếm được hai vị cấm kỵ hiện nay."

"Còn ta và Hồng Phấn là thuộc hạ của hai vị kia"

Nói đến đây: "Úc" lại bổ sung một câu: "Từ rất nhiều năm trước, ta vẫn chờ ở chỗ này."

"Thế nhưng, thỉnh thoảng Hồng Phấn sẽ ra ngoài kiếm ăn giữa chừng"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không cảm thấy bất ngờ bao nhiêu, hiện tại hắn bị cánh cửa lặp đi lặp lại rút ra hận ý, nhưng tư duy lại chưa từng rõ ràng thế này.

Hồng Phấn tân nương đi theo bên cạnh mình vẫn luôn diễn trò!

Không, chắc không phải là vẫn...

Hồng Phấn tân nương thật sự không thể phản kháng [Tru Ác Kỳ] còn có [Minh Thiên Đại Mộng], nếu không đối phương căn bản không cần diễn kịch cùng hắn.

Nhưng sau khi rời khỏi trà lâu, mình và Hồng Phấn tân nương bắt đầu ngồi chung kiệu hoa, chắc đối phương đã thoát khỏi sự khống chế của hắn!

Chương 1658: Ra trận

Lúc ở trong giấc mộng, một trong ba điều kiện mà hắn nói đến là yêu cầu Hồng Phấn tân nương nói ra một con đường an toàn rời khỏi U Tố mộ.

Tuy tạo hóa do "Chú" để lại ở U Tố mộ rất quan trọng nhưng trong tình huống Hồng Phấn tân nương đã bị hắn khống chế, sao hắn không hỏi lối ra trước, đưa đám người Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa rời khỏi U Tố mộ, sau khi xác định bọn họ rời xa nơi nguy hiểm lại một mình đi giành cơ duyên, như thế mới càng chắc chắn, cũng không có nỗi lo về sau.

Nhưng vừa rồi dọc theo con đường này, hắn lại bỏ qua tất cả vấn đề mấu chốt!

Bao gồm việc nghe ngóng lai lịch của đối phương cũng giống vậy.

Cho đến vừa rồi đến gần cửa ra vào, Bùi Lăng mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên lấy lại tinh thần.

Hắn là truyền nhân của "Chú", nắm giữ thủ đoạn của "Chú", Hồng Phấn tân nương là thuộc hạ một vị cấm kỵ khác, sao trên người lại không có một chút thủ đoạn át chủ bài do cấm kỵ để lại?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Nếu cuối cùng vẫn là ta được tạo hóa của Chú, hai vị kia... Có ra tay hay không?"

"Úc" ngắn gọn trả lời: "Vị do ta hầu hạ sẽ không làm vậy"

Nghe vậy, Bùi Lăng quay sang nhìn về phía Hồng Phấn tân nương.

Mặt phấn má đào dưới hỉ khăn hơi dao động, đôi môi đỏ tươi cong lên mỉm cười mê người, Hồng Phấn tân nương dịu dàng nói:

"Vị do thiếp thân hầu hạ rất chán ghét người sống"

"Nhưng chắc cũng không ra tay với chủ nhân"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn cũng không tin hoàn toàn lời nói của Hồng Phấn tân nương và "Úc".

Nhưng nhìn từ tình huống hiện tại, dường như giữa hai vị cấm kỵ kia và "Chú" có ước định gì đó.

"Chú" cho phép hai vị cấm kỵ cũng phái người đến đây giành tạo hóa do hắn ta để lại, coi như trao đổi, hai vị cấm kỵ cũng không thể ra tay với truyền nhân nắm trong tay truyền thừa của "Chú"...

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán.

Hơi suy nghĩ, Bùi Lăng nói: "Một vấn đề cuối cùng,"

"Nếu ta không phải truyền nhân chân chính của Chú, sẽ như thế nào?"

"Úc" cực kỳ bình tĩnh nói: "Ngươi có thể đến đây, chính là truyền nhân của Chú!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian dừng lại hắn đã sắp đến cực hạn.

Lại kéo dài nữa, có lẽ sẽ giống những quỷ vật trước đó, bị cửa ra vào hấp thu sạch sẽ, không để lại chút vết tích nào.

Thế là, Bùi Lăng không lên tiếng nữa, nhanh chân đi về phía trước.

Váy đỏ phất phơ, áo bào trắng tung bay, Hồng Phấn tân nương, "Úc" và "Tham nô" lập tức đuổi theo.

Bốn bóng người nhanh chóng đi vào trong cửa, trong nháy mắt biến mất ở hư không, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, khắp nơi quay về trống rỗng không có gì.

Không biết núi độc lâu cao lớn nguy nga đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, di cốt trắng đục chồng chất kéo dài, cơn gió lạnh thổi tới từ bốn phương tám hướng, gào thét trào lên.

Nơi xa có sương trắng bốc lên như nấu, lạnh lẽo tĩnh mịch.

Giống như ngàn vạn năm đã hình thành thì không thay đổi.

Sương mù cuồn cuộn, âm u lạnh lẽo dày đặc, rắn chắc bao quanh một đoàn người.

Lúc ngọn lửa màu đỏ thắm nhảy nhót, soi sáng ra từng tấm phù lục vờn quanh, khí tức trong trẻo không ngừng tiêu tán, đề phòng xung quanh.

Trên lông mày và lông mi Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đều là sương tuyết màu xám đen, bọn họ đã đi trong sương mù một lúc lâu.

La bàn lơ lửng ở trước mặt, vị trí trà lâu ở ngay phía trước bọn họ không xa.

Bỗng nhiên, Phó Huyền Tự dừng bước lại.

Chung Quỷ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức dừng lại theo, ngọc tỉ và phi kiếm đã nằm trong lòng bàn tay.

Chỉ thấy Phó Huyền Tự cau mày truyền âm nói: "Chút quãng đường đó, chúng ta đã đi rất lâu!"

Nghe vậy, sắc mặt Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ lập tức trở nên nghiêm nghị.

Những thủ đoạn phù trận, [Dân tâm sở hướng] và kiếm trong mắt đều không có bất kỳ phản ứng gì, nói gần đây không có quỷ vật cũng không có nguy hiểm gì khác.

Nhưng nơi đây là U Tố mộ, có thể xảy ra bất kỳ tình huống gì!

Hơi suy nghĩ, Chung Quỳ Việt Cức truyền âm hỏi: "Có phải đi nhầm vào pháp tắc chi địa nào không?"

Phó Huyền Tự khẽ lắc đầu, sau đó truyền âm nói: "Ta nhìn chằm chằm vào la bàn, nơi này không có pháp tắc chi địa nào khác"

"Hơn nữa, nếu thật sự là pháp tắc chi địa, sương mù chung quanh sẽ suy yếu rõ ràng."

"Nhưng đoạn đường này chúng ta đi về phía trước, vẫn ở trong sương mù."

Ninh Vô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Không phải quỷ vật cũng không phải pháp tắc chi địa, rất có thể là bản thân U Tố mộ thay đổi."

"Chưa chắc la bàn đã chính xác, tốt nhất chúng ta quay về một đoạn, xem vừa rồi có đi nhằm đường hay không"

"Cũng được." Phó Huyền Tự suy nghĩ một chút liền đưa tay thu hồi la bàn, gật đầu đồng ý.

Ba người xoay người, bắt đầu đi trở về.

"Tí tách": "tí tách": "tí tách"...

Thỉnh thoảng giọt nước ngưng kết từ âm khí đập xuống mặt đất xốp mềm, giữa từng cành khô phát ra tiếng vang âm u lạnh lẽo.

Ba người vận chuyển thị lực, kiểm tra dấu vết từng tấc trên mặt đất.

Sau một lát, bọn họ phát hiện trong sương mù phía trước, một tòa trà lâu hình bóng lay động đứng sừng sững.

Không nhìn rõ chi tiết của nó, hình dáng lại cực kỳ quen mắt.

Chương 1659: Thiếu gia, nha hoàn (1)

Ba người vui mừng hẳn lên, nhưng không lập tức tới gần.

Phó Huyền Tự và Chung Quỳ Việt Cức lập tức cẩn thận kiểm tra phù trận và [Dân tâm sở hướng], lặp đi lặp lại mấy lần không có bất cứ vấn đề gì, lại thi triển thủ đoạn kiểm tra tình hình trà lâu từ xa.

Hai mắt Ninh Vô Dạ khép hờ, thông qua kiếm trong mắt, toàn lực cảm ứng xung quanh.

Nửa ngày sau, cuối cùng ba người có thể xác định trà lâu không có vấn đề.

Chắc vừa rồi bọn họ đi nhầm hướng!

Thầm thở phào một hơi, lúc này ba người mới đi đến trà lâu.

Chẳng mấy chốc, trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa lầu các trang nhã làm bằng gỗ, ngoài cửa còn treo một lá cờ trà lâu mới năm phần, đang tuỳ tiện bay lượn theo sương trắng gió lạnh.

Dường như phát hiện ba người tới gần, cửa gỗ chủ động mở ra như trước đó.

Tất cả quen thuộc như thế, trong lòng ba người hơi thả lỏng, lập tức đi vào bên trong.

"Ầm!

Ngay sau đó, cửa gỗ đóng chặt lại.

Nghe được tiếng động sau lưng, ba người ngẩn ngơ tập trung nhìn vào, đã thấy hành lang trước mặt âm trầm ảm đạm, mặt đất tán loạn một vài di cốt khô bại, không biết da lông và răng của sinh linh gì, bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh sương trắng cuồn cuộn như sôi.

Toàn bộ trà lâu không có một ai, không có bất kỳ sinh cơ gì tồn tại.

Đám mây đen buông xuống, sắc trời ảm đạm.

Dưới mái hiên nặng nề, từng dãy ngựa sắt không nhúc nhích tí nào.

Nóc nhà thềm cửa chạm khắc, hành lang nhỏ quanh co, hồ đá lỗm chởm xen vào nhau đứng sừng sững, hoa cỏ cây cối cành lá lượn quanh, nhà cao cửa rộng chiếm diện tích rộng lớn không có một ai.

Cả tòa phủ đệ yên tĩnh im ắng.

Trong căn phòng nào đó ở hậu viện, ánh đèn như đậu soi sáng ra hình dáng lờ mờ xung quanh.

Rèm trướng kín kẽ màu tím nhạt nhàu kim uyên ương nghịch nước, hai bên có dải lụa nhiều màu treo châu ngọc, một đôi trướng câu ngọc dương chỉ điêu khắc sen mai quấn nhánh yên tĩnh rủ xuống, tạo ra cái bóng hẹp dài bén nhọn dưới đèn đuốc.

Trong rèm trướng, Bùi Lăng đột nhiên mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ vuông sơn mài mạ vàng chăn gấm thêu cây cối hoa hải đường, trên người đắp chăn mền tơ lụa đỏ hồng thêu phượng hoàng mẫu đơn.

Hắn đang muốn lấy ra thần niệm dò xét, chợt thấy trong cơ thể mình trống rỗng, tất cả pháp lực biến mất toàn bộ, lại thành một phàm nhân!

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Xuyên qua rèm màu tím nhạt, chỉ thấy bên cạnh giường vuông bày một cái bàn nhỏ sơn mài đen hình hạc châm voi khảm xà cừ hoa giao long nghịch châu ngọc, phía trên là một chiếc đèn lồng mộc thiếp vàng khảm hoa điểu văn ngọc. Bên ngoài đèn cung đình như vì đề phòng làm phiền đến việc nghỉ ngơi, đặc biệt phủ lên một lớp chụp đèn ngọc bích dày đặc, lọc đi phần lớn tia sáng, chỉ để lại một chút ánh sáng lờ mờ.

Ở chỗ cách giường vuông mấy bước là những thứ như cái bàn, giá áo, bình phong ở chỗ gần tường còn xếp đặt tủ bách bảo, trên đó có ngọc điêu, núi đá, văn phong tứ bảo, bồn cây cảnh đủ loại đồ trang trí, ngăn lớn nhất là một thanh trường kiếm mạ vàng khảm bảo.

Liếc qua một chút chỉ cảm thấy rực rỡ muôn màu lại không lộ ra vẻ chen chúc ồn ào, có thể thấy đồ vật đều cẩn thận chọn lựa, làm nổi bật lẫn nhau khá lịch sự tao nhã.

Thoạt nhìn như là một phòng ngủ công tử phú gia nơi thế tục.

Chỉ có điều, lúc ánh mắt Bùi Lăng nhìn về phía song cửa sổ đối diện tủ bách bảo lập tức phát hiện, tất cả cửa sổ đều bị tấm ván gỗ đóng đinh, hoàn toàn không lọt chút tia sáng nào.

Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía hai tay của mình, chẳng mấy chốc đã phát hiện đây không phải thân thể của hắn!

Ký ức vẫn còn, thân thể lại đổi một bộ, nơi này là huyễn cảnh?

Trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, vội vàng điều ra giao diện hệ thống trong đầu óc.

Khung chat hơi mờ yên tĩnh thể hiện ra tình huống hiện tại của hắn:

[Tên: Bùi Lăng.

Chủng tộc: Nhân tộc.

Giới tính: Nam.

Thân phận: Thánh Tử Trọng Minh tông.

Cảnh giới: Hóa Thần đỉnh phong.

Trạng thái hệ thống: Đã kích hoạt.

Đạo lữ: Lệ Liệp Nguyệt, Dược Dạ Thư, Kiều Từ Quang, Kế Sương Nhi, Chung Quỳ Kính Y, Chu Diệu Ly, Lâm Hàm Yên, Thẩm Âm Trần, Triệu Quyên Quyên, Trần Tĩnh Mộng, Hồng Phấn tân nương...

Lô đỉnh: Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Văn Nhân Linh Sa.

[lựa chọn công pháp 1, [lựa chọn pháp thuật], [lựa chọn thần thông 1, [lựa chọn thời gian dài], [một khóa tu luyện].

Giao diện hệ thống vẫn như thường.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chắc còn có thể sử dụng hệ thống, nhưng bây giờ cũng không biết cái gì, tùy tiện để hệ thống uỷ thác không khác gì muốn chết, vẫn phải thu thập manh mối trước tiên.

Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị xuống giường nhưng vừa có hành động, thân thể lập tức bủn rủn, trước mắt hơi choáng váng mờ ảo, cảm giác suy yếu như thủy triều ập tới, gần như cả người đều không lấy sức nổi.

Động tác yếu ớt này như mang theo một chút tiếng gió, khiến ánh nến trong chụp đèn dày chập chờn.

Lập tức, bóng tối xung quanh dao động mạnh, phảng phất vô số quỷ quái bừng tỉnh, im ắng dữ tợn.

Chương 1660: Thiếu gia, nha hoàn (2)

Trải qua một phen chật vật giãy giụa, khó khăn lắm Bùi Lăng mới xoay người ngồi dậy từ trên giường, lúc này hắn đã mệt mỏi thở hồng hộc, toàn thân đổ ra một lớp mồ hôi.

Thân thể này là ma bệnh!

Vào lúc này, bên ngoài bình phong "kẹt kẹt" một tiếng như có người đẩy cửa vào.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nằm xuống, còn thuận tay che lại rèm trướng vừa vén lên, tiếp tục dáng vẻ ngủ say.

"Bộp, bộp, bộp... ' Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, chẳng mấy chốc một bóng người mảnh khảnh đi vòng qua bình phong, đi vào trong phòng.

Người tới là một thiếu nữ dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, chải Song Nha Kế, mặc một bộ váy sam hơi cũ màu chàm thêu hoa văn gãy nhánh vàng nhạt, trên cổ tay gầy yếu đeo một chiếc vòng tay phẩm chất bạc, là cách ăn mặc của thị nữ được sủng ái.

Thiếu nữ bưng một bát thuốc trong tay như lo lắng sóng sánh ra ngoài, đi rất chậm, cẩn thận từng li từng tí, đèn đuốc nhỏ xíu chiếu vào khuôn mặt của nàng, không ngờ soi sáng ra một tấm mặt nạ trơn nhẵn như gương.

Tính chất mặt nạ kia như là thép ròng, đen nhánh lạnh băng, rèn luyện bóng loáng không có bất kỳ ngũ quan gì, cũng không có bất kỳ lỗ thủng gì, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Ánh nến lay động, thiếu nữ đi tới giường vuông, nhẹ nhàng vén rèm trướng lên một chút, nhìn vào bên trong.

Thấy hai mắt Bùi Lăng nhắm nghiền nằm bên trong như còn đang ngủ say, thiếu nữ nhẹ giọng kêu: "Thiếu gia, thiếu gia..."

Liên tục gọi mấy tiếng, Bùi Lăng lại vẫn giả vờ ngủ say không hề có ý tỉnh lại.

Thấy thế, thiếu nữ xoay người, đặt chén thuốc trên mặt bàn cách đó không xa, sau đó "xoạt" một tiếng lại rút ra một cây chủy thủ từ trong tay áo, từng bước một đi đến cạnh giường.

Trong quá trình này, thiếu nữ tiếp tục nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia, thiếu gia.."

Vào lúc này, Bùi Lăng đột nhiên ho khan một trận: "Hụ khụ khụ khụ...

Thiếu nữ lập tức thu hồi chủy thủ.

Trong màn, Bùi Lăng mơ màng mở mắt ra nhìn về phía thiếu nữ, yếu ớt nói: "Hiện tại... Là lúc nào rồi?"

Hai tay thiếu nữ xếp chồng ở bụng dưới, dáng vẻ cung kính trả lời: "Thiếu gia, hiện tại là giờ sửu, tiểu tỳ bưng thuốc đến, hiện tại phải hầu hạ ngài dùng"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nói: "Ta không cần hầu hạ, chờ chút nữa sẽ tự uống thuốc. Không có chuyện gì nữa, ta muốn ngủ tiếp một hồi, ngươi đi xuống trước."

Thiếu nữ lập tức uốn gối nói: "Vâng!"

"Bộp, bộp, bộp... ' Theo tiếng bước chân nhỏ bé không khác gì lúc đến, nàng nhanh chóng đi ra ngoài.

"Phanh."

Cửa phòng khép lại, trong phòng lại chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức lạnh xuống, nhìn từ biểu hiện vừa rồi của thiếu nữ kia, chắc mình là thiếu gia của gia đình này, đối phương là nha hoàn hầu hạ hắn.

Nha hoàn muốn hành thích thiếu gia là mình?

Vì sao sau khi mình mở mắt, đối phương lại đột nhiên không dám?

Dù sao, bây giờ hắn vô cùng yếu đuối, chẳng biết một thân tu vi đã đi đâu.

Mặc kệ như thế nào, không thể uống chén thuốc kia!

Còn có một điểm, trang phục nha hoàn này rất bình thường nhưng tấm mặt nạ trên mặt lại cực kỳ cổ quái, hơn nữa ngay cả lỗ thủng cũng không có, khí tức nàng chỉ là phàm nhân, hành động như thường như thế nào?

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng dùng hết sức lực cả người giãy giụa lấy ngồi dậy từ trên giường, về sau dùng sức lật một cái, cuối cùng dựa vào cột giường, ngồi dậy.

"Phù... Phù... Phù..." Trong chốc lát Bùi Lăng mệt mỏi thở dốc, hắn âm thầm vận chuyển [Đoán Cốt quyết], [Thực Nhật bí lục] một lượt, lại không có một chút tác dụng nào.

Nơi này như cấm chế vận hành công pháp.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, Bùi Lăng khôi phục một chút sức lực, đầu tiên hắn vịn mép giường đi hai bước, thấy thân thể còn có thể chống đỡ, lại vịn mép giường đi đến giá áo.

Trên kệ áo tán loạn mấy bộ áo bào, ngoại bào, đai lưng, túi thơm, bội ngọc đủ loại rất đầy đủ.

Ngoài ra, còn có một cái mặt nạ giống hệt trên mặt nha hoàn.

Bùi Lăng vịn giá áo, lại nghỉ ngơi một lát, sau đó mới cầm áo bào phía trên mặc cho mình.

Hiện tại hắn là nhục thể phàm thai, dường như thân thể này rất suy yếu, không thể cảm lạnh.

Tốn tròn hai khắc đồng hồ, trong lúc đó lại nghỉ ngơi mấy lần, Bùi Lăng mới thật sự không dễ dàng cầm quần áo mặc vào toàn bộ.

Lúc này, hắn thở dốc mấy lần, nhìn về phía mặt nạ giống hệt với nha hoàn.

Mặt nạ nặng nề như đổ bê tông liền thành một khối.

Bùi Lăng đánh giá nó một lát, suy nghĩ rồi cũng đeo nó lên mặt.

Một cảm giác lạnh băng như sâu tận xương tủy, trong nháy mắt bao phủ xuống.

Lấy tình huống thân thể hiện tại của Bùi Lăng, không nhịn được run rẩy, mới miễn cưỡng chịu đựng được.

Ngay sau đó, ánh mắt nhanh chóng bị trở ngại, chỉ có điều lại không phải đen kịt một màu, mà như cách lớp lụa nặng mơ hồ mông lung, đúng là buồn bực không có chút cảm giác nào.

Làm xong những chuẩn bị này, hắn ngồi trên ghế lại nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, sau đó mới chật vật đứng dậy, đi đến cửa phòng bên ngoài bình phong.

Nơi này là tạo hóa của "Chú", có khả năng để hắn một bước lên trời, nhưng cũng có thể làm hắn vạn kiếp bất phục!

Hiện tại hắn phải nắm bắt thời gian, nhanh chóng hiểu rõ tình cảnh trước mắt mình.

"Không biết hiện tại Hồng Phấn tân nương, Úc, Tham nô ở nơi nào?"

Chương 1661: Giếng nước

"Trước tiên mặc kệ bọn họ."

"Tạo hóa của Chú còn nguy hiểm hơn ba người bọn họ!"

"Ngoài ra, tên nha hoàn kia muốn giết ta, phải nghĩ cách giải quyết tên nha hoàn kia trước!"

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng chạy tới trước cửa, hắn không lập tức mở cửa lớn ra, mà trước tiên chọc ra một cái lỗ nhỏ ở trên cách cửa dán giấy sau tấm bình phong, áp con mắt tới gần, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên ngoài.

Ngoài cửa là một đình viện đúng quy đúng củ.

Trên hành lang quanh co cách mỗi mấy bước treo một chiếc đèn lồng gió, soi sáng ra đại khái tình huống trong toàn bộ đình viện.

Bên ngoài hành lang xây một vòng bồn hoa, trồng không ít cỏ cây thấp bé.

Ở giữa sân nhỏ chiếm diện tích khá rộng lớn, lát từng dãy đá xanh, trên góc đông nam có một gốc đại thụ cành lá rậm rạp, cành lá um tùm như ngân hạnh.

Dưới cây còn có một vạc nước cao đến eo, đậy tấm che hình nửa vòng tròn, trên tấm che đặt một cái muôi trúc, đường vân pha tạp như đã trải qua rất nhiều năm tháng.

Trong đình không có một ai, âm u bối rối, cũng không có bất kỳ tiếng kêu của côn trùng tước điểu gì, vô cùng yên tĩnh.

Sau khi xác định ngoài cửa không có người, Bùi Lăng cẩn thận đẩy cửa phòng ra, vượt qua cánh cửa.

Vừa rời khỏi gian phòng, hắn lập tức cảm thấy sự lạnh lẽo đập vào mặt, dường như đang tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể hắn.

Thân thể hắn quá yếu ớt.

Dù đã mặc rất nhiều bộ quần áo, nhưng cũng không thể tiếp nhận sự lạnh lẽo ở ngoại giới.

Bùi Lăng nhướn mày, đưa tay khép chặt vạt áo, sau đó vịn lan can hành lang, đi từng bước về phía ngoài viện.

Trong lờ mờ, đại trạch mỏ diều hâu đấu củng trầm mặc đứng sừng sững, tĩnh mịch, yên tĩnh như chết.

Đèn lồng gió lay động lắc lư ở đầu cành.

Ánh lửa chập chờn, cành lá lượn quanh, lúc sáng lúc tối.

Dưới tán cây dày đặc có một miệng giếng kiểu dáng cổ xưa.

Miệng giếng rêu xanh đã hoàn toàn chôn vùi chữ viết điêu khắc, càng tràn đầy nét cổ xưa.

Tóc dài đen nhánh hơi dập dờn, mềm mại như phiêu diêu giữa nước, xuyên qua khe tóc dài có thể thấy một khuôn mặt trắng thuần, mặt trứng ngỗng, thái dương một vòng nghiêng đỏ, uốn lượn quấn quanh như dây leo, càng làm nổi bật da thịt kiều nộn, thổi qua là rách.

Lông mi dài như cánh quạt, mũi cao ngạo nghễ, môi củ ấu lại hoàn toàn trắng bệch không có chút huyết sắc nào.

Nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra thấy lại là không gian chật chội, ẩm ướt rêu xanh và nước... Nàng đang ở trong giếng! ?

Hiện tại, ngoại trừ đầu, toàn bộ thân hình đều đã ngâm trong nước giếng, ba búi tóc đen chìm nổi trên mặt nước như một đóa hoa sen màu mực to lớn.

Nữ tử mày ngài nhíu một cái, lập tức đứng dậy muốn trực tiếp nhảy ra giếng nước.

Nhưng nhảy một cái, ngoại trừ một chút tiếng bọt nước văng ra tung tóe, lại vẫn đứng ở trong giếng.

Lúc này nữ tử mới nhận ra một thần lực lượng Phản Hư kỳ của mình đã biến mất toàn bộ! Lúc này, lại trở thành một nữ tử phàm nhân tay trói gà không chặt!

Đầu tiên nàng hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nghi ngờ.

"Chú" đã từng là cấm kỵ U Tố mộ, mà vị cấm kỵ kia để lại bố trí này, tất nhiên là tạo hóa người chết nhưng vì sao phải đóng vai phàm nhân?

Đúng vậy, nàng là Hồng Phấn tân nương trước đây không lâu đi theo Bùi Lăng cùng tiến vào tạo hóa chi địa do "Chú" để lại!

Ngay lúc đang suy nghĩ, miệng giếng đột nhiên truyền tới một giọng nói trong trẻo: "Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

"Tiểu thư, tiểu thư...

"Ngươi ở đâu?"

Giọng nói càng ngày càng gần, dường như đã sắp đến bên giếng.

Hồng Phấn tân nương nhíu mày, bản năng cho biết giọng nói này đang tìm nàng!

Hiện tại nàng chỉ cần trả lời một tiếng, nha hoàn của mình tìm kiếm ở phía trên có thể kéo nàng lên...

Nghĩ tới đây, nàng đang muốn mở miệng, sâu trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi như sóng to gió lớn.

Hồng Phấn tân nương lập tức thay đổi sắc mặt, không thích hợp!

Vừa rồi nàng tỉnh lại, thân thể cuộn thành một đống, ngoại trừ đầu thì cả người đều chui vào trong nước, không giống là sợ lạnh, càng giống đang tránh né cái gì đó!

Nhận ra điều ấy, Hồng Phấn tân nương lập tức hít sâu một hơi, toàn bộ chìm vào đáy nước, hoàn toàn che giấu bản thân.

Chẳng mấy chốc, giọng nói trong trẻo trực tiếp truyền đến từ miệng giếng, một nha hoàn đeo mặt nạ thép ròng, mặc áo vải váy vải năm phần mới thò đầu vào trong giếng, nhìn xuống dưới.

Đèn lồng gió chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông, dưới ba thước từ miệng giếng là một mảnh bóng tối như hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Nha hoàn dùng hết thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút sóng ánh sáng lăn tăn.

Nàng nín thở tập trung một lát, chậm rãi rụt đầu về, sau đó tiếp tục gọi: "Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

Thời gian dần trôi qua, tiếng gọi của nha hoàn đi xa.

Chịu đựng một lúc lâu, đoán đối phương đã rời đi, lúc này Hồng Phấn tân nương mới đi ra từ trong nước, thổ dốc từng ngụm.

Trong giây lát, nàng khôi phục như lúc ban đầu, không khỏi cau chặt lông mày, hiện tại nếu cứ ở trong giếng, không nói có thể tìm được tạo hóa của "Chú" hay không, với thân thể hiện tại của nàng cũng không chịu nổi ngâm nước giếng lâu như thế.

Nhân lúc tên nha hoàn kia đi xa, phải nhanh chóng rời khỏi miệng giếng này, sau đó sẽ chậm chậm điều tra tình huống nơi này.

Chương 1662: Dưới ánh trăng (1)

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương bắt đầu leo lên dọc theo vách giếng.

Chỉ là, vách giếng mọc đầy rêu xanh dày đặc trơn nhẵn, bây giờ tu vi của nàng lại hoàn toàn biến mất, chỉ là một nữ tử phàm nhân bình thường, không bò được cao bao nhiêu đã cảm thấy nơi đặt chân trượt đi, đầu đập vào vách giếng, cả người cũng vì đột nhiên mất đi điểm tựa, trực tiếp té xuống.

Bịch!

Đáy giếng có bọt nước bắn tung tóe cả thước, có nước giếng làm giảm xóc, Hồng Phấn tân nương không bị thương tích gì, chỉ tiêu hao rất nhiều thể lực.

Ngay lúc nàng lau nước đọng trên mặt, dự định tiếp tục leo lên, giọng nha hoàn lại truyền đến: "Tiểu thư, ngươi ở đâu..."

Hồng Phấn tân nương hơi thay đổi sắc mặt, tiếng động sẽ dẫn tên nha hoàn kia tới!

Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lại chui vào đáy nước.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Tiếng kêu càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc đầu nha hoàn lại xuất hiện ở miệng giếng, đôi mắt dưới mặt nạ đen nhánh nhìn chằm chằm xuống giếng, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy cái gì.

Nàng kêu: "Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

"Tiểu thư, tiểu thư... Ngươi ở đâu..."

Một lát sau, nha hoàn lại rời đi.

"Tiểu thư..."

Tiếng kêu lại đi xa.

Lại qua một hồi lâu, Hồng Phấn tân nương đột nhiên thò đầu ra khỏi mặt nước, ngực phập phồng dữ dội, kiềm chế thở hổn hển.

Sau khi nàng khôi phục, nhìn qua vách giếng trải rộng rêu xanh trước mặt, hàng lông mày nhíu chặt.

Một lát sau, Hồng Phấn tân nương thở ra một hơi, lập tức bắt đầu tiếp tục leo lên...

Trong lờ mờ, hiên nhà mái nặng yên tĩnh đứng sừng sững trên đỉnh núi như một con thú đang nằm rạp.

Đấu củng như đệt thêu, lương trụ có cuộn mây, trang trí màu tinh diệu, hoa văn tảo vờn quanh, giữa lọng xanh trụ son, hình bóng lay động vẽ bức tranh trời quang mây tạnh.

Đây là một gian từ đường.

Trước cửa là sân rộng, trồng một gốc cổ tùng, tán cây như lọng che, cheo leo so le che kín gần hết sân nhỏ.

Lúc này khắp nơi yên tĩnh không người.

Chỉ bên trong từ đường, sau tấm bình phong có ngũ tử đăng khoa, dây dưa quấn liên miên lộ ra một chút ánh sáng nhạt.

Ánh sáng nhạt phát ra từ trên bàn.

Bàn cao gỗ trinh nam tơ vàng điêu khắc hoa văn ly văn vểnh đầu cuốn mây đã có năm tháng, không còn màu gỗ tươi mới, thay vào đó là vẻ hơi ám trầm nhu hòa, càng lộ rõ sự đoan trang ổn trọng.

Hai ngọn đèn cung đình bích sa kiểu quả dưa, yên tĩnh thiêu đốt.

Ánh đèn mờ nhạt soi sáng ra một tòa điện thờ kiểu dáng đơn giản ở bên trên.

Rèm châu kéo lên, phía sau lại là một bức tượng không có ngũ quan, khuôn mặt trơn nhẵn như gương.

Cơn gió lạnh kêu khóc đến từ bốn phương tám hướng, xuyên đình qua nhà, tiếng thê lương đứt quãng.

"Úc" đột nhiên mở hai mắt ra, vừa mới động đậy thân thể đã phát hiện trán của mình kề sát mặt đất, cảm giác lạnh buốt như có thể thấm vào cốt tủy, đi đứng đều đã chết lặng, không có bất kỳ tri giác gì.

Hắn ta quỳ trên mặt đất!

"Úc" nhướn mày, vốn trên vẻ mặt đã có vẻ vàng vọt buồn bã, lại càng thêm phiền muộn.

Ngay sau đó, hắn ta lại phát hiện đã mất hết tu vi!

Sau khi hơi sợ sệt: "Úc" chợt hít sâu một hơi, bò dậy từ dưới đất bò cẩn thận quan sát xung quanh.

Trong tầm mắt là một căn phòng hơi rộng rãi, xung quanh trống rỗng không có dụng cụ gì, thứ khiến người ta chú ý nhất là phía trên bàn thờ và điện thờ.

Ánh mắt "Úc" nhanh chóng rơi xuống thần tượng không mặt.

Đã thấy đó là một nam tử áo vải, chân đạp giày đen, ngồi xếp bằng trong điện thờ, khuôn mặt hắn ta trống rỗng, không có cái gì, trông rất quỷ dị.

Nhìn chằm chằm tượng thần một lát, vẻ mặt "Úc" lập tức trở nên nghiêm nghị, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, lúc này hắn ta không để ý đôi chân còn đang run lên, lại quỳ xuống trước tượng thần.

Trong từ đường yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài song cửa sổ, mây đen như thủy triều mãnh liệt rời đi, chẳng mấy chốc ánh trăng sáng trong im ắng chiếu xuống, tia sáng trong trẻo vẩy đây đất.

Cơn gió lạnh thổi qua, cổ tùng lượn quanh.

Giữa cành lá vấy xuống từng vụn bạc như sương như tuyết.

Ánh trăng lạnh lẽo nhu hòa vượt qua cành tùng chiếu vào trên cánh cửa từ đường, dừng lại trên tấm bình phong, dần chiếu ra từng hình cắt muôn màu muôn vẻ.

Những hình cắt này nhanh chóng bắt đầu đi lại, bồi hồi, xì xào bàn tán.

Chỉ có điều, dường như chịu sự hạn chế gì đó, từ đầu đến cuối phạm vi hoạt động của hình cắt chưa từng tiến vào từ đường.

Cá treo cỏ rủ, câu lan vọng trụ, từng chiếc đèn lồng gió soi sáng ra vầng sáng lờ mờ hỗn độn.

Một bóng người hoa phục giày gấm, đeo mặt nạ như rèn đúc từ thép ròng hơi lảo đảo đi vào.

Bên ngoài lan can, hoa mộc sum suê, thỉnh thoảng theo cơn gió lạnh lẽo chập trùng, cành lá vuốt ve, tiếng xột xoạt nghẹn ngào vang lên.

Bùi Lăng thở hổn hển đi vào một hoa viên nhỏ.

Từ phòng của hắn, rời khỏi tiểu viện một cửa là một con đường mòn hoa thụ chen chúc tĩnh mịch. Cuối đường mòn là một cầu đá vòm cẩm thạch, dưới cầu nước chảy lững lờ, lờ mờ có tiếng cá rắn di chuyển trong nước, trong bóng đêm không thể phân biệt cụ thể tình hình, chỉ có thể nghe được tiếng ào ào.

Qua cầu là một cửa tròn hoa văn vờn quanh.

Chương 1663: Dưới ánh trăng (2)

Phía sau cửa là lầu các trùng điệp, hòn non bộ, cây quế phong lan chỗ nào cũng có, dường như là một tòa hậu viện cực kỳ khổng lồ.

Vị trí hiện tại của hắn là trong một hoa viên nhỏ ở hậu viện.

Có lẽ đang là đêm khuya, tất cả lầu các đều tối như bưng, không nghe thấy chút tiếng người.

Nhưng tòa nhà lớn như thế, trên quãng đường hắn đi qua không nhìn thấy chủ nhân khác thì cũng thôi, lại cũng không thấy bất kỳ một gã hộ vệ, gia đinh, nha hoàn nào?

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ nhưng vì thân thể, đành phải ngồi xuống băng ghế đá ở trong hoa viên nhỏ trước tiên, hít thở một chút.

Hiện tại phải biết rõ ràng trong toà nhà này còn có người nào ở.

Thân phận của hắn là thiếu gia, nhưng nếu trong ngôi nhà này cũng chỉ có một thiếu gia là hắn, cùng tên nha hoàn vừa rồi, vậy tiếp theo hắn rất khó tìm hiểu ra đầu mối hữu dụng gì!

Ngoại trừ phải xác nhận tình huống nhân khẩu trong nhà, hắn còn phải đến chỗ ở của gia chủ nhà này kiểm tra một lượt.

Dưới tình huống bình thường, loại kiểm tra này sẽ để lộ ra vấn đề của tòa nhà, chắc chắn gia chủ có thể biết rất nhiều nội tình!

Chỉ là không biết, hiện tại chủ nhân tòa nhà này sống hay chết...

"Truyền thừa của Chú chia làm hai bộ phận, thứ nhất là nguyền rủa; thứ hai là tranh đạo."

"Hai lần trước cơ duyên của Chú cũng là tình huống này."

"Chắc chắn lần tạo hóa này cũng không rời khỏi hai điểm này."

"Ta chỉ cần dò xét ra một hai quy tắc an toàn, có thể thử sử dụng hệ thống..."

Lúc suy nghĩ, thân thể Bùi Lăng cũng khôi phục một ít khí lực, hắn đang muốn tiếp tục đi tới, chợt nghe một giọng nữ yếu ớt vang lên: "Tiểu thư, ngươi ở đâu... Tiểu thư..."

"Tiểu thư..."

"Ngươi ở đâu..."

"Tiểu thư... Ngươi ở đâu..."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, trốn đến phía sau một gốc cây đại thụ bên cạnh.

Chỉ chốc lát, đã thấy một nha hoàn chải Song Bình Kế, mặc váy màu chàm thêu hoa mai quấn nhánh, chui ra từ sau một lùm hoa thụ.

Trên mặt của nàng cũng đeo một cái mặt nạ như rèn đúc từ thép ròng, trong lúc làn váy bay lên lộ ra một đôi giày thêu tinh xảo.

Giày thêu đã bị sương đêm làm ướt rất nhiều, còn dính không ít dấu vết cô cây.

Nha hoàn không phát hiện Bùi Lăng, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm, vừa gọi "tiểu thư" vừa đi về một phương hướng.

Bùi Lăng lập tức nín thở tập trung, tâm niệm thay đổi thật nhanh, giọng nói của nha hoàn này hoàn toàn khác với người vừa tiến vào phòng của hắn. Mặc dù cách ăn mặc của hai người hơi tương tự, nhưng thân hình, cử chỉ đủ loại đều có khác sự biệt, hiển nhiên không cùng một người.

Lại cũng không biết, tiểu thư mà nha hoàn này muốn tìm, là tỷ tỷ hay là muội muội của thân phận hiện tại này?

Hoặc là, cũng là kẻ ngoại lai, ví dụ như Hồng Phấn tân nương!

Trong chốc lát Bùi Lăng không thể xác định được tình huống, nhìn qua nha hoàn đã dần đi xa, hắn nhanh chóng suy nghĩ một lượt, quyết định cùng đi xem tình huống một chút.

Nếu đối phương tìm được tiểu thư, thật sự là Hồng Phấn tân nương, trong tình huống hiện tại, tuyệt đối là chuyện tốt với hắn!

Thứ nhất, sớm biết được thân phận của Hồng Phấn tân nương có thể để hắn chiếm được tiên cơ trong một trình độ nhất định!

Điểm thứ hai, lại là vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể dùng hệ thống uỷ thác [Lục Dục bí điển], dùng môn song tu công pháp này phá vỡ tình hình.

Đương nhiên, hiện tại không nhìn thấy Hồng Phấn tân nương, cũng chưa bị ép đến tuyệt cảnh thật sự, hắn cũng không dám trực tiếp làm như thế.

Bởi vì hắn còn chưa thể xác định, nơi này không phải huyễn cảnh?

Sau khi dùng hệ thống uỷ thác, hệ thống lại đưa tặng một vào thứ lung ta lung tung, lại mất mạng cho hắn thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cẩn thận đi theo.

Rời khỏi tiểu hoa viên là một hành lang quanh co.

Hai bên hành lang cỏ cây tươi tốt, thỉnh thoảng có sương đêm nhỏ xuống phát ra tiếng động.

Ngoài ra không còn tiếng động gì nữa, dù là côn trùng kêu vang hay chim gáy đều như bị xóa đi, không còn sót lại chút gì.

"Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

"Tiểu thư..."

Nha hoàn ở phía trước vừa đi vừa gọi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh, ngẫu nhiên còn bò lên trên hành lang mỹ nhân, thò người đẩy ra cỏ cây, cẩn thận quan sát tình hình bên trong.

Bùi Lăng bám theo xa xa ở sau lưng, giữ vững một khoảng cách, lại không ngừng dựa vào cột trụ hành lang, lan can đủ loại để che giấu thân hình, bảo đảm dù đối phương đột nhiên quay đầu, mình cũng có thể tránh ánh mắt nàng ngay lập tức.

Rời khỏi hành lang, đối diện là một cánh cửa lục giác, sau khi đi vào bên trong chỉ thấy lót gạch xanh, gốc cây cổ xua che trời, rất nhiều hoa cỏ rủ xuống hòn non bộ, có vẻ cực kỳ hưng thịnh um tùm.

Nha hoàn đi dọc theo đường mòn uốn lượn vào sâu bên trong, thỉnh thoảng gọi: "Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

Toàn bộ quá trình, nàng không quay đầu lại một lần, dường như căn bản không phát hiện có người đi theo.

Đột nhiên, tiếng gọi của nha hoàn im bặt.

Bùi Lăng lập tức trốn đi, nhưng chờ giây lát không thấy đối phương quay lại, trong lòng hắn hơi động đậy, đối phương tìm ra "tiểu thư" rồi?

Thế là, hắn nhìn quanh một phen, xác định xung quanh không có người, liền đi ra từ chỗ ẩn thân, lần mò đi về phía trước.

Chương 1664: Không thể ngủ

Chỉ thấy sau hòn non bộ lại là một căn phòng hoa mỹ.

Lúc này bên trong đang đốt đèn, ánh nến sáng tỏ xuyên qua song cửa sổ chiếu rọi bên ngoài, hai bóng người một đứng một ngồi chiếu lên trên song cửa sổ.

Người ngồi ngọc biếc quấn quanh, trâm cài tóc từng đống, đêm đã khuya lại không gỡ trâm vòng hoa phục.

Người đứng chải Song Bình Kế, hiển nhiên là nha hoàn vừa rồi.

"Phu nhân." Nha hoàn uốn gối, cung kính nói.

Phu nhân bình tĩnh hỏi: "Hương Nga đâu? Tìm được chưa?"

Nha hoàn thấp giọng nói: "Tiểu tỳ vô dụng, tìm toàn bộ tòa nhà cũng chưa tìm được tiểu thư"

Phu nhân nói: "Lần cuối cùng Hương Nga xuất hiện, là ở đâu?"

Nha hoàn nói: "Hồi phu nhân, ở trên tú lâu."

"Lúc ấy, tiểu thư nói muốn thêu vẹt, để tiểu tỳ đi lấy lồng vẹt đến làm hình vẽ, tiểu tỳ đi lấy vet, trở lại trên lầu, tiểu thư đã không thấy tăm hơi..."

Bùi Lăng nửa ngồi, dựa vào phần dưới cửa sổ che giấu thân hình, nghe giọng nói truyền ra từ bên trong, lập tức biết khuê danh tiểu thư mà nha hoàn muốn tìm là "Hương Nga", người ngồi tra hỏi là chủ mẫu của tòa nhà này, chắc cũng là mẫu thân của thân phận hiện tại này.

Hiện tại không biết "Hương Nga" đã xảy ra chuyện gì, lại biến mất trên tú lâu, nhưng chẳng biết tại sao cuộc nói chuyện giữa chủ mẫu và nha hoàn lại nghe rất bình tĩnh, dường như người mất tích không phải tiểu thư, mà là bị mất một món vật phẩm tầm thường...

Nghe một lát, thấy không lấy được nhiều tin tức hơn, Bùi Lăng chuẩn bị lặng yên rời đi.

Nhưng ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, lập tức cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp người, hắn vội vàng dùng sức che miệng lại, nhưng thân thể suy nhược vẫn không thể nào kiềm chế phát ra một trận ho khan dữ dội.

"khụ khụ khu..."

Phu nhân và nha hoàn đang nói chuyện trong phòng lập tức dừng lại.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, thân thể này quá yếu ớt!

Vừa rồi đi theo cả quãng đường vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ chịu lạnh, lại gần như đứng cũng không thể đứng vững!

"Tranh nhi, sao ngươi lại tới đây?" Giọng phu nhân lập tức truyền ra từ bên trong, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, một chủ mẫu ăn mặc hoa phục dẫn theo hai tên nha hoàn bước nhanh ra ngoài.

Trên mặt ba người này đều mang mặt nạ như rèn đúc từ thép ròng, nhìn thân hình và trang phục, hai tên nha hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân, một người là người bị hắn theo dõi, người còn lại là người đưa thuốc cho hắn.

Thấy nha hoàn của mình cũng ở nơi đây, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, trong tình huống này tuyệt đối không thể bối rối!

Truyền thừa của "Chú", không có gì ngoài nguyền rủa và tranh đạo.

Tranh đạo trong số đó... Là ngụy trang thành người khác, thay thế tất cả mọi thứ của hắn ta bao gồm cả mệnh cách!

Thân phận hiện tại của hắn là thiếu gia của tòa nhà này.

Chỉ có vai trò càng hoàn mỹ hơn, hiện tại mới có thể càng an toàn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng ráng chống đỡ hành lễ nói: "Hài nhi gặp qua... Hụ khụ khụ khụ khục..."

Còn chưa nói hết câu, hắn lại ho khan một trận, cảm giác suy yếu mãnh liệt đánh tới, trong chốc lát Bùi Lăng chỉ cảm thấy sao vàng bay loạn trước mắt, trời đất quay cuồng, lúc này đứng không vững, ngã xuống bên cạnh.

Chủ mẫu và hai tên nha hoàn lập tức tiến lên, ba chân bốn cẳng đỡ lấy hắn.

"Đưa Tranh nhi về phòng!" Chủ mẫu chợt phân phó, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

Hai tên nha hoàn cung kính nói: "Vâng!"

Bọn họ cẩn thận đỡ Bùi Lăng đứng lên, đi con đường lúc đến.

Chủ mẫu đi theo bên cạnh, trâm cài tóc trên búi tóc lắc lư có tiết tấu theo bước chân, càng lộ rõ vẻ đoan trang.

Trong quá trình này, đầu óc Bùi Lăng vẫn khá tỉnh táo, nhưng cả người không dùng được chút sức lực nào. Nếu bây giờ trong ba chủ tớ này, có bất kỳ người nào muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không thể đánh trả.

Sau khi Bùi Lăng thở dốc, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.

Vị chủ mẫu trước mắt là mẫu thân của thân phận này, vừa rồi lúc hắn suýt nữa ngã sấp xuống, đối phương tỏ ra căng thẳng và lo lắng, không giống giả mạo. Chắc rất quan tâm đứa nhi tử là hắn, chỉ cần thân phận của hắn không bị lộ, chắc có thể tin tưởng đối phương!

Một lát sau, hắn được đưa về căn phòng ban đầu.

Sau khi vào phòng ngủ, không có cơn gió lạnh kêu khóc, lập tức ấm áp hơn nhiều.

Khí sắc Bùi Lăng hơi khôi phục, lúc này hai tên nha hoàn được chủ mẫu chỉ huy, đố hắn nằm xuống giường.

Dọn xong gối đầu, đắp lên mền gấm, nha hoàn biết điều rời đi.

Chủ mẫu tiến lên, nghiêng người ngồi ở mép giường, hỏi: "Tranh nhi, hiện tại tốt hơn chút rồi chứ?"

Bùi Lăng yếu ớt nói: "Mẫu thân, ta có một số việc muốn nói riêng với ngươi."

Hiện tại người duy nhất hắn có thể tin tưởng là vị chủ mẫu này.

Lúc này tất nhiên phải nhân cơ hội này nói việc vừa rồi nha hoàn muốn giết mình cho đối phương biết, như thế có thể nhân cơ hội diệt trừ một hậu hoạn!

Chủ mẫu nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức nói: "Được."

Nói xong, nàng đưa tay dịch góc chăn cho Bùi Lăng, sau đó quay đầu dặn dò hai tên nha hoàn: "Các ngươi đi xuống trước."

Hai tên nha hoàn uốn gối nói: "Vâng!"

Bọn họ đang muốn lui ra, chủ mẫu tinh mắt thấy thuốc trên bàn, lập tức nói: "Chờ chút."

Nói xong, nàng đứng lên đi đến bên cạnh bàn, bưng thuốc lên dùng thìa nếm thử một miếng, sau đó lắc đầu nói: "Thuốc này đã lạnh, các ngươi cầm xuống đi, hâm nóng lại bưng lên."

Chương 1665: Bình minh (1)

"Vâng, phu nhân" Hai tên nha hoàn đáp lời, bưng thuốc ra ngoài.

"Phanh"

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Chậm trễ một lúc như thế, Bùi Lăng cảm thấy mỏi mệt như thủy triểu mãnh liệt kéo tới, mí mắt như có ngàn cân, không nhịn được muốn khép lại.

Giọng chủ mẫu vang lên bên tai hắn: "Tranh nhi... Tranh nhi..."

Bùi Lăng muốn trả lời nhưng thân thể hư nhược không có chút động tĩnh nào, mệt mỏi che ngợp bầu trời, lại chậm chạp không đáp lại.

Cạch!

Bên tai đột nhiên vang lên một điếng lưỡi dao ra khỏi vỏ rất nhỏ.

Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh, lúc này không dám lập tức mở mắt, phát ra một trận ho khan kinh thiên động địa.

"Hụ khụ khụ khụ khụ khụ khu..."

Chủ mẫu lập tức cất kỹ chủy thủ.

Ngay lúc này, Bùi Lăng chậm rãi mở mắt ra, nói: "Mẫu thân..."

"Tranh nhi, có chuyện gì muốn nói riêng với mẫu thân?" Giọng chủ mẫu nhu hòa, vẻ mặt đây từ ái hỏi.

"..." Bùi Lăng dừng lại hai tức, sau đó nói: "Hài nhi không muốn uống thuốc..."

"Không được!" Chủ mẫu lập tức lắc đầu: "Thuốc kia dùng để trị bệnh cho ngươi, uống vào, bệnh của ngươi mới có thể chậm rãi tốt hơn."

Bùi Lăng yếu ớt nói: "Hài nhi biết..."

Chủ mẫu ôn nhu hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Bùi Lăng lập tức lắc đầu nói: "Không có."

Nghe vậy, chủ mẫu nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Không còn sớm, ngươi ngủ trước đi."

"Mẫu thân đã để người mang thuốc đi hâm nóng"

"Chút nữa xong sẽ mang tới, ngươi đừng lo lắng"

Bùi Lăng gật đầu: "Hài nhi hiểu rõ-"

Lúc nói chuyện, hai mắt hắn chậm rãi khép lại.

Chủ mẫu khẽ gật đầu, thấy hắn như đã rơi vào mê man, lúc này mới đứng lên đi ra ngoài cửa.

"Két két"

"Phanh"

Cửa phòng mở ra đóng lại.

Xác nhận trong phòng chỉ còn mình, Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, trong chốc lát sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Đêm nay không thể ngủ!

Từng tiếng tùng tiêu, thanh lộ tí tách.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Màn trướng màu tím nhạt nhàu kim uyên ương nghịch nước buông xuống, ngọc câu không treo, ánh nến trong chụp đèn dày yên tĩnh nhảy nhót.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên mép giường, yếu ớt dựa vào cột giường, mí mắt như có ngàn cân không ngừng hạ xuống, nhưng đầu vừa rủ xuống lại lập tức bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên!

Đèn đuốc mờ nhạt yếu ớt chiếu khắp toàn bộ căn phòng.

Tĩnh mịch tĩnh mịch.

Cứ thế lại qua một lúc lâu: "kẹt kẹt".

Sau tấm bình phong, cửa phòng nhẹ vang lên, một bóng dáng nhỏ yếu nhanh chóng đi vào.

Nha hoàn chải Song Nha Kế chậm rãi vòng qua bình phong, cẩn thận bưng một bát thuốc vừa hâm nóng.

Trong cái bát to bằng bạc dát vàng năm cánh hoa, nước thuốc đen nhánh nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng theo bước chân của nha hoàn.

Bùi Lăng lập tức nâng đôi mắt dày đặc tơ máu lên, nhìn về phía nàng.

Thấy thiếu gia đang ngồi bên giường, nha hoàn ngẩn ngơ, sau đó lập tức đi nhanh hơn mấy bước đặt bát thuốc lên bàn, tiếp theo khom lưng, nói: "Thiếu gia, thuốc đã hâm nóng, tiểu tỳ hầu hạ thiếu gia dùng"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, vô cùng thẳng thừng nói: "Đặt thuốc lên bàn là được, ngươi đi về nghỉ trước"

"Không có mệnh lệnh của ta, không được vào phòng ta."

Nha hoàn không khỏi khẽ giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng uốn gối, nói: "Vâng!"

Chợt, nàng lại hành lễ quay người rời đi.

"Phanh"

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, cuối cùng Bùi Lăng nhẹ nhàng thổ ra, ngay sau đó mí mắt của hắn không khống chế nổi khép lại, suy yếu, mệt mỏi, rã rời... Như thủy triều vọt tới, thân thể yếu đuối cũng nhịn không được nữa, lập tức ngã chổng vó ở trên giường...

"Ác ác ác!"

Một tiếng gà gáy to rõ, không biết truyền đến từ nơi nào đằng xa.

Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh từ trong ngủ mơ, hắn đang muốn đứng dậy, chợt phát hiện mình đang nằm ngửa ở giữa giường, dưới đầu gối lên ngọc chẩm, trên người che kín mền gấm, hiển nhiên chăn mền đã được tỉ mỉ dịch lại, cực kỳ chặt chẽ, không để lại chút khe hở nào.

Hắn lập tức thay đổi sắc mặt!

Hắn nhớ kỹ sau khi nha hoàn đưa thuốc cho hắn, bởi vì thân thể quá suy yếu mồi mệt, sau khi mở miệng không cho phép đi vào, đã không khống chế nổi ngủ mê man.

Nhưng dưới tình huống đó, hắn nên trực tiếp ngã xuống giường, ngay cả sức lực đưa tay cũng không có, không thể ngủ trong tư thế hiện tại, càng không thể đắp kín chăn mền cho bản thân như vậy!

Sau nửa đêm, lại có người tiến vào phòng của mình!

Là ai?

Đối phương có mục đích gì?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cau mày, hắn quay đầu nhìn lại, chao đèn bằng vải lụa dày che đậy bên trong tối đen như mực, toàn bộ phòng u ám mơ hồ. Ánh nến dùng đi tiểu đêm đã bị dập tắt.

Cửa sổ đóng chặt cùng khe cửa để lộ ra ánh sáng cực kỳ mơ hồ mờ mở.

Sắc trời đã sáng.

Bùi Lăng hít sâu một hơi, tình huống hiện tại còn phải tiếp tục tìm hiểu tin tức, không thể ngủ nữa...

Thế là, hắn dùng hết sức lực, ngồi dậy từ trên giường.

Có lẽ đã nghỉ ngơi một đêm, mặc dù thân thể này vẫn có từng cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu như tối hôm qua, nhưng sức lực lại hồi phục rất nhiều.

Hắn khó khăn bò lên từ trên giường, ngồi trên mép giường nghỉ ngơi một chút, sau đó mới vịn cột giường, chậm rãi đứng dậy.

Dựa vào chút tia sáng lọt vào trong khe hở, Bùi Lăng chậm rãi đi đến bên cạnh giá áo, lục lọi mặc vào.

Sau đó hắn đi đến bên cạnh bàn, vịn mép bàn ngồi xuống một chiếc ghế thêu, cúi đầu nhìn mặt bàn phía trước.

Chương 1666: Bình minh (2)

Chẳng biết chén thuốc do nha hoàn bưng tới vào tối qua đã đi đâu.

Bùi Lăng nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy một loạt động tác tiêu hao khí lực vừa rồi đã khôi phục rất nhiều, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe bên ngoài bình phong đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Cốc, cốc, cốc."

Sau ba lần gõ nhẹ, giọng nha hoàn hầu hạ hắn vào tối hôm qua vang lên ở ngoài cửa: "Thiếu gia, nên dùng điểm tâm"

"Tiểu tỳ phụng mệnh đưa điểm tâm đến."

"Thiếu gia, tiểu tỳ có thể đi vào không?"

Bùi Lăng nhướn mày, vừa muốn mở miệng, nhưng vì thân thể quá suy yếu, không nhịn được lại là một trận ho khan.

Nghe được tiếng ho khan trong phòng, nha hoàn vốn đang chờ lệnh lập tức đẩy cửa phòng ra, bước nhanh vào trong.

Chỉ thấy một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi áo lam đi vòng qua bình phong, nàng có một khuôn mặt tròn, lông mi cong mắt to, màu da trắng nõn, về ngoài thanh tú quyên lệ, mặc dù trên trán còn có mấy phần ngây thơ, hành động lại rất lưu loát.

Lúc này trên cánh tay cầm một cái hộp cơm sơn đen mạ vàng, tay áo màu chàm lộ ra một đoạn cổ tay tuyết trắng, càng thêm quyến rũ Thấy Bùi Lăng đã y quan chỉnh tề ngồi ở cạnh bàn, nha hoàn không nhịn được khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức đặt hộp cơm ở trên mặt bàn, đi trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái áo lông cáo đỏ, sau đó phủ thêm cho Bùi Lăng.

Vừa tỉ mỉ dịch áo lông cho hắn, tránh để che mất miệng mũi, lúc này mới khẽ hỏi: "Thiếu gia, hôm nay cảm thấy thế nào? Thân thể tốt hơn chút nào chưa?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Ừm"

Thấy thế, lúc này nha hoàn mới dời bước đi đến cách đó không xa, trước tiên thay đổi nến đã bị dập tắt, lại lấy xuống chao đèn bằng vải lụa dày che đậy.

Trong phòng lập tức sáng ngời.

Lúc này, nha hoàn trở về cạnh bàn mở hộp cơm ra, thứ lấy ra ở tầng trên cùng lại là một cái chậu đồng đựng đầy nước nóng, bên cạnh còn đặt một miếng khăn chỉnh tề.

Nàng lưu loát nhúng khăn vào nước nóng, sau khi vắt khô lại cẩn thận rửa mặt cho Bùi Lăng.

Khăn nóng hổi che cả khuôn mặt, tất cả lỗ chân lông như mở ra, một cảm giác thoải mái truyền khắp cả người.

Sau đó, nha hoàn lại đưa lên muối và cành liễu tươi mới, hầu hạ Bùi Lăng đánh răng.

Sau khi rửa mặt xong, nàng thu dọn một chút, lúc này mới mở tầng dưới hộp cơm ra, lại là một bình cháo loãng, năm đĩa rau ngâm cắt nhỏ vụn, một đĩa xào sơ, một đĩa ngó sen đường và một đĩa đậu hũ kho.

Múc cháo ra bát cho Bùi Lăng, nha hoàn dùng thìa bạc khuấy đều, sau đó múc lên thổi thổi, nói với Bùi Lăng: "Tiểu tỳ hầu hạ ngài dùng cơm."

Bùi Lăng nhìn đồ ăn trước mặt, thoạt nhìn những món ăn này rất thích hợp với thể xác ma bệnh này, rất có thể có vấn đề gì.

Nhưng tình huống thân thể hiện tại của hắn thật sự vô cùng suy yếu, nhất định phải lập tức được bổ sung!

Đồ ăn này, dù ăn hay không ăn đều rất nguy hiểm với hắn.

Hơi suy nghĩ một chút, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Ngươi đi xuống trước."

"Hiện tại chỗ ta không cần hầu hạ"

"Sau một canh giờ, ngươi lại đến dọn dẹp."

Nha hoàn cúi đầu nói: "Vâng!"

Nói xong, nàng đặt thìa bạc và bát cháo xuống, uốn gối cáo lui.

Chờ lúc trong phòng chỉ còn một mình hắn, Bùi Lăng nhìn trước mặt đồ ăn, lại không do dự lập tức bưng bát lên, trực tiếp ăn từng ngụm.

Chẳng mấy chốc, sau một trận gió cuốn mây tan, Bùi Lăng thoả mãn đặt đũa ngà xuống.

Trước mặt chén bát bừa bộn, còn thừa không có mấy, hắn đã hoàn toàn ăn no rồi, cũng không phát hiện thân thể có bất cứ điều khác thường nào.

Bùi Lăng ngồi lẳng lặng, kiên nhẫn chờ đợi.

Hiện tại chỉ cần thân thể xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, hắn sẽ lập tức sử dụng hệ thống uỷ thác tu luyện!

Cho tới bây giờ, Bùi Lăng gần như hoàn toàn không biết gì về trận cơ duyên mà "Chú" để lại ở U Tố mộ.

Nếu những thức ăn này không có vấn đề, đương nhiên là tốt nhất.

Chỉ khi nào thật sự có vấn đề gì, hắn sẽ không chút do dự!

Đúng vậy, dù ủy thác công pháp thuật pháp gì, chỉ cần hắn xuất hiện dấu hiệu trúng độc hoặc là tình huống gì khác thường, hệ thống sẽ ưu tiên giúp hắn giải quyết vấn đề trên thân thể.

Đây cũng là át chủ bài khiến hắn dám trực tiếp ăn.

Đèn lồng yên tĩnh thiêu đốt, thỉnh thoảng bắn ra một đóa hoa đèn rực rỡ.

Trong lúc yên tĩnh, thời gian vô thức trôi qua.

Bùi Lăng vẫn không phát hiện thân thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, ngược lại vì ăn no khiến trạng thái cả người tốt hơn trước đó nhiều.

Hắn bắt đầu đi lại trong phòng, cẩn thận kiểm tra.

Chỉ có điều, dường như đây chỉ là một gian phòng ngủ của công tử phú gia bình thường, dù là đồ vật trên tủ bách bảo hay đồ vật trong rương tủ, cùng bốn vách tường, gầm giường đủ loại... Đều không có bí mật hoặc là manh mối gì.

Điều duy nhất khiến người ta nghi ngờ là cửa sổ đóng đinh.

Bùi Lăng đã thử, những tấm ván gỗ tên cửa sổ đều đóng đinh đặc biệt kiên cố, lấy tình huống hiện tại của hắn, căn bản không thể mở ra.

Hơn nữa, hắn còn không biết hậu quả sau khi làm vậy.

Cho nên chỉ là hơi thăm dò, sau đó không còn chạm đến nữa.

Một canh giờ sau.

Chương 1667: Lão gia có lệnh

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, ngay sau đó cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, giọng nha hoàn vang lên: "Thiếu gia, ngươi xong chưa? Bây giờ tiểu tỳ có thể vào hầu hạ không?"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Được, ngươi vào đi."

"Kẹt kẹt."

Cửa phòng mở ra.

Nha hoàn bước nhanh vào, nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, sau khi đặt đồ linh tinh vào hộp cơm, lại tay chân lanh lẹ lau bàn một lượt, lúc này mới cáo lui.

Bùi Lăng ngồi một mình ở trong phòng, như có điều suy nghĩ.

Người trong tòa nhà này, đến đêm đều đeo mặt nạ, ban ngày lại lấy bộ mặt thật gặp người.

Ngoài ra, sau khi hừng đông đưa đồ ăn tới lại không có bất cứ vấn đề gì, ban ngày an toàn hơn ban đêm rất nhiều!

Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài cửa.

Vừa đi ra cửa phòng, chỉ thấy một tên hộ vệ trung niên dáng người thẳng tắp, tinh thần phấn chấn đứng ở phía ngoài, thấy Bùi Lăng đi ra lập tức ôm quyền nói: "Thiếu gia, lão gia có lệnh, muốn bây giờ ngài hiện đến chính đường một chuyến."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, liếc nhìn hắn ra một cái, thấy khuôn mặt hắn ta ngay ngắn, không đeo mặt nạ, chậm rãi gật đầu, nói:

"Được."

Hộ vệ lập tức quay người đi phía trước dẫn đường, Bùi Lăng theo sát phía sau.

Một tòa tú lâu rường cột chạm trổ, rèm châu nửa cuốn.

Trong phòng bình phong gấm kim trướng, đá cẩm thạch khảm hoa cúc lê, trên cái bàn tròn điêu khắc phượng xuyên mẫu đơn, trưng bày đồ ăn không động vào chút nào.

"Phốc phốc phốc!"

Tiếng động nặng nề không ngừng vang lên.

Máu tươi vẩy ra!

Cứ như Mạn Đà La nở rộ.

Hồng Phấn tân nương cầm một cây trâm dài vàng ròng trong tay, đang đâm từng cái một vào tim và cổ của một nha hoàn búi Song Bình Kế, Khuôn mặt nha hoàn đầy máu, mắt mở thật to, trong cổ phát ra tiếng ôi ôi dần không có hơi thở.

Hồng Phấn tân nương lại đâm mấy chục cái, xác định nha hoàn này đã chết không thể chết lại, lúc này nàng mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hồng Phấn tân nương mặt không thay đổi nhìn qua thi thể còn chưa lạnh cứng trước mặt, đây là tên nha hoàn vẫn tìm nàng tối hôm qua!

Mặc dù hiện tại đối phương không đeo mặt nạ, nhưng nàng nhận ra giọng nói của đối phương!

Hiện tại đã diệt trừ hậu hoạn này, mình tạm thời an toàn.

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương nhìn thức ăn trên bàn, lập tức hừ lạnh một tiếng.

Những đồ ăn này còn không ngon bằng tên nha hoàn mới chết kia.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Hồng Phấn tân nương đã khôi phục đầy đủ khí lực, nàng đi đến bên cạnh thi thể nha hoàn, dùng ngón tay chấm chút máu mới của đối phương đưa đến bờ môi, duỗi ra cái lưỡi đỉnh hương liếm láp một chút, nhưng rất nhanh đã cảm thấy buồn nôn, trực tiếp phun ra!

Hàng lông mày kẻ đen của Hồng Phấn tân nương nhíu chặt, thân thể này thật sự rắc rối!

Nàng không tiếp tục thử ăn nữa, mà cuốn tay áo lên kéo búi tóc thi thể, lôi nó ra phòng khách, vén lên rèm châu ngăn cách, tiến vào nội thất khuê phòng.

Căn khuê phòng này không nhỏ, dụng cụ lại không nhiều, chỉ là một giường một bàn một tủ.

Hồng Phấn tân nương không do dự chút nào, đẩy thi thể vào gầm giường, lại phủ khăn trải giường lên, kéo kỹ.

Ngay sau đó, nàng đi đến trước ngăn tủ kéo cửa tủ ra, lấy ra một bộ váy sạch sẽ, thay váy áo dính đầy vết máu trên người. Sau đó lại tìm mấy tấm thảm từ phía dưới ngăn tủ, che lại dấu vết nhuốm máu trên mặt đất.

Làm xong tất cả, nàng không chạm vào thức ăn trên bàn, trực tiếp ra cửa.

Vừa rời khỏi tú lâu, chỉ thấy một hộ vệ râu tóc hoa râm đứng cách đó không xa, sau khi hộ vệ thấy Hồng Phấn tân nương, lập tức khom mình hành lễ, nói: "Tiểu thư, lão gia phân phó để ngài đến đại sảnh một chuyến."

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương lạnh lùng, giọng điệu yếu ớt hỏi:

"Vừa rồi ngươi có nghe thấy cái gì không?"

Hộ vệ lắc đầu, nói: "Tiểu thư thứ tội, vừa rồi tại hạ không nghe được gì"

Hồng Phấn tân nương nhìn chăm chú hắn ta một lát, khẽ gật đầu, sau đó nói: "Đưa ta đi đại sảnh."

Từ đường.

Trên bàn thờ, ánh nến chậm rãi chập chờn.

Tia sáng mờ nhạt kéo dài một hồi lâu, dường như đã rã rời, bắt đầu chậm rãi biến mất.

Thay vào đó, sắc trời chiếu vào từ song cửa sổ phía sau.

Hoàn cảnh u ám mờ mờ hơi tản đi, toàn bộ hoàn cảnh từ đường đã lộ rõ trước mắt.

Cột son trang trí tắm rửa trong tia nắng ban mai, từng đường nét vô cùng tinh tế xinh đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ.

Tranh trên vách tường thanh nhã phức tạp, liên miên không dứt như đang kể lại khoảng thời gian huy hoàng vinh quang của liệt tổ liệt tông.

Dưới từ đường: "Úc" vẫn giữ dáng vẻ cúi đầu quỳ thẳng dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nhìn lên trên bàn thờ, chẳng biết rèm châu trước điện thờ đã rơi xuống từ lúc nào, che đậy ánh mắt, hình bóng tượng thần phía sau rèm lay động, nhìn không rõ.

"Úc" như có điều suy nghĩ, sau đó lấy tay chống đất, dự định trực tiếp đứng dậy.

Chỉ có điều, bởi vì quỳ thời gian quá dài, chân của hắn ta đã chết lặng, liên tục thử mấy lần cũng không thể đứng lên.

Hắn ta đành phải thay đổi tư thế trước, từ tư thế quỳ chuyển thành ngồi, chẳng mấy chốc hai chân như có vạn trùng cắn nuốt, vô cùng tê dại.

Nghỉ ngơi một lát, cuối cùng "Úc" có thể đứng dậy.

Hắn ta hoạt động tay chân một chút, sau khi xác nhận đã có thể hành động như thường, mới đi ra ngoài.

Chương 1668: Vô Diện đại tiên (1)

Rời khỏi cửa lớn là đình viện rộng lớn, cổ tùng trên đỉnh đầu cao vút như nắp ô, cành lá um tùm che đậy hơn phân nửa sân nhỏ, khiến tia nắng ban mai vốn ôn nhu ấm áp lại lạnh lẽo hơn mấy phần.

Cơn gió sớm ướt lạnh thổi qua, thổi rơi một đám lá tùng tỉnh mịn.

Trong tiếng rì rào, mùi thơm ngát đặc biệt của gỗ thông tản ra.

Một hộ vệ dáng người thấp bé nhưng lưng eo thẳng đứng cách đó không xa, thấy "Úc" đi ra lập tức tiến lên hành lễ, trầm giọng nói:

"Thiếu gia, lão gia để ngài đến đại sảnh một chuyến."

"Úc" nhẹ gật đầu, sau đó phân phó: "Đi trước dẫn đường"

Hộ vệ khom người nói: "Vâng!"

Nói xong, hắn ta xoay người, đi phía trước dẫn đường.

"Úc" cất bước đuổi theo.

Cột đỏ thắm thành hàng, ngói xanh so le.

Một đám hồng tiêu vươn vào dưới hiên từ lan can mỹ nhân, gió khẽ lướt qua, thướt tha tinh tế.

Bùi Lăng chậm rãi đi theo sau lưng hộ vệ.

Hai người vừa đi ra một cửa tròn, hắn đột nhiên mở miệng: "Lão gia tìm ta, có nói có việc gì không?"

Hộ vệ trả lời: "Hồi thiếu gia, lão gia không nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hộ vệ không biết có thể là không muốn nói, cũng có thể là có việc gì đó khá quan trọng, lão gia không lộ ra đôi câu vài lời, đối phương không biết.

Suy nghĩ xoay chuyển, hắn tiếp tục hỏi: "Trừ ta ra, còn có những người khác phải đi qua không?"

Lần này hộ vệ nói: "Còn có Mông thiếu gia và Hương Nga tiểu thư"

Hương Nga tiểu thư?

Không phải tối hôm qua đối phương đã mất tích sao?

Về phần "Mông thiếu gia" kia, Bùi Lăng không có bất kỳ manh mối gì, hoàn toàn không thể phán đoán thân phận của đối phương.

Thế nhưng, lần này tiến vào tạo hóa chi địa do "Chú" để lại, ngoại trừ hắn còn có ba người Hồng Phấn tân nương: "Úc", Tham nô, nếu vị "Hương Nga tiểu thư" kia là Hồng Phấn tân nương, vậy còn dư lại "Mông thiếu gia", rốt cuộc là "Úc" hay Tham nô?

Hay là trong nhà này, hai vị thiếu gia tiểu thư còn lại cũng không phải là "Úc", Tham nô và Hồng Phấn tân nương?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Gần đây trong nhà có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

Hộ vệ lắc đầu nói: "Hồi thiếu gia, không có. Trong nhà vẫn bình thường."

Lúc hai người nói chuyện lại đi xuyên qua mấy sân nhỏ.

Ven đường cỏ cây sum suê, căn phòng chỉnh tề, trang trí màu phức tạp, mạ vàng khảm bảo, lộ ra vẻ cực kỳ xa hoa tinh tế.

Chỉ có điều, trên đường đi không gặp phải bất kỳ kẻ nào.

Cả tòa tòa nhà vắng lặng im ắng, tiếng bước chân quanh quẩn trong không gian vắng vẻ.

Sau một lát, trước mắt xuất hiện một tòa kiến trúc rộng rãi hoa mỹ, nhìn quy cách lại là chính sảnh.

"Thiếu gia, lão gia ở bên trong" Hộ vệ nói nhưng không có ý đi vào, mà đi đến dưới hiên đứng hầu.

Bùi Lăng nhìn cửa lớn hờ khép, một mình đi lên phía trước, đẩy cửa bước vào trong.

Chỉ thấy đối diện là một tấm bình phong đá cẩm thạch tâm mảnh điêu khắc hoa cỏ bốn mùa khảm Vân Mẫu trân châu hoa cỏ quấn quanh, bình phong phức tạp hoa lệ, cao rộng đều hơn trượng, chặn lại phần lớn sắc trời.

Sau khi đi vòng qua bình phong, tia sáng nhanh chóng ảm đạm, chỉ cảm thấy trong tầm mắt một mảnh lờ mờ, cảm giác ngột ngạt đập vào mặt.

Thảm chiên đỏ hồng hoa văn sen quấn nhánh dày đến hơn tấc, lúc bước bên trên như giẫm lên đám mây mềm mại.

Bên trên là một trung đường bằng ngà voi điêu khắc sơn thủy, trên bàn thờ trưng bày trái cây hoa tươi.

Trên một chiếc ghế bành gỗ tử đàn khảm vò sò có một nam tử trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi ngồi nghiêm chỉnh, râu hắn ta dài tới ngực, khuôn mặt ngay ngắn nhìn lại không giận tự uy.

Toàn bộ chính sảnh, ngoại trừ cái đó ra thì không có người nào nữa.

Nghĩ cũng biết, người này chắc chắn là "lão gia" mà hộ vệ nói tới.

Thế là, Bùi Lăng lập tức tiến lên hành lễ với hắn ta nói: "Hài nhi gặp qua phụ thân"

Lão gia khẽ gật đầu, vuốt một đôi thiết đảm trong tay, nói: "Ngồi trước đi."

Bùi Lăng nghe lời ngồi xuống phía dưới, sau khi ngồi xuống thấy lão gia cũng không nói nhiều, liền biết chắc chắn phải chờ "Mông thiếu gia" còn có "Hương Nga tiểu thư" đến.

Hắn giữ nguyên dáng vẻ cung kính, trong lòng thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả việc xảy ra tối hôm qua là phần kiểm tra cơ bản nhất của "Chú".

Nếu ngay cả một đêm này cũng không sống nổi, không có tư cách kế thừa tạo hóa tiếp theo của đối phương!

Hiện tại tới gặp vị lão gia này, chỉ sợ mới thật sự là trò hay mở màn.

Đang nghĩ ngợi, lão gia đột nhiên mở miệng hỏi: "Tranh nhị, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?"

Bùi Lăng cẩn thận nói: "Hài nhi để phụ thân quan tâm, hài nhi ngủ không tệ"

Lão gia nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ khẽ gật đầu chợt ngậm miệng không nói gì nữa.

Theo sự im lặng của hai người, chính sảnh dần yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Vốn vì tia sáng lờ mờ mang tới cảm giác ngột ngạt, nay càng thêm nặng nề.

Chẳng mấy chốc, gian ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó một bóng dáng tinh tế mềm mại đi vòng qua bình phong, đi vào chính sảnh.

Sau khi Hồng Phấn tân nương đi vào bên trong, ánh mắt lập tức nhìn sang Bùi Lăng và lão gia, không chút thay đổi sắc mặt quan sát hai người này.

Chương 1669: Vô Diện đại tiên (2)

Bùi Lăng thấy người đi vào là một vị thiếu nữ mặt trứng ngỗng, mặt mày xinh đẹp xa lạ, lập tức biết đây chính là vị "Hương Nga tiểu thư" mà hộ vệ vừa nói, hơn nữa nhìn phản ứng của hiện tại đối phương, chắc chắn là Hồng Phấn tân nương!

Dù sao, nếu là "Hương Nga" thật, tất nhiên hiểu rất rõ thành viên trong nhà, không thể dùng loại ánh mắt cẩn thận xen lẫn đề phòng để nhìn hắn và lão gia.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Lăng không có chút khác thường nào, chỉ tùy ý liếc nhìn Hồng Phấn tân nương lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dường như chỉ là một vị bệnh nhân bình thường, không có sức chào hỏi người nhà.

Lúc này, lão gia mở miệng nói: "Ngồi xuống"

Hồng Phấn tân nương nghe vậy liền đi tới một chiếc ghế cách đó không xa ngồi xuống.

Ba người ai cũng không nói gì thêm, trong chính sảnh yên tĩnh lại.

Lại sau một lúc lâu, một nam tử hoa phục bước chân trầm ổn đi tới, sau khi "Úc" vào cửa thấy ba người tới trước, không khác với Hồng Phấn tân nương trước đó, cho đến khi lão gia để hắn ta ngồi xuống, cũng không nói bất kỳ điều gì.

Thấy cảnh này, trong lòng Bùi Lăng dần nắm chắc.

Vị "Mông thiếu gia" này, rất có thể là một người trong "Úc" hoặc là Tham nô.

Chỉ có điều, hiện tại hắn còn chưa thể xác định rốt cuộc là ai.

Thấy người đã tới đủ, lão gia cũng không có ý lãng phí thời gian, lập tức mở miệng nói: "Tổ tiên Tiêu thị ta vốn chỉ là một nhóm áo vải, làm ruộng hương dã, tầm thường vô vi."

"sở dĩ bây giờ có thể làm phú giáp một phương, hưởng thụ phú quý mà thường nhân khó có thể tưởng tượng, đều vì tổ tiên nhân duyên trùng hợp cung phụng Vô Diện đại tiên"

"Đại tiên thần thông quảng đại, lòng dạ từ bi, giúp tộc ta thịnh vượng. ' "Những năm gần đây, Tiêu thị ta làm việc, mọi việc đều thuận lợi."

"Tất cả dám can đảm ngăn cản người nhà ta, từng người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, đến hài cốt cũng không còn!"

"Tộc nhân Tiêu thị ta ghi nhớ ân điển đại tiên, không thể quên"

Nói đến đây, lão gia dừng lại, lại nói tiếp: "Lần này gọi ba người các ngươi tới, là để các ngươi chuẩn bị kỹ càng lần hiến tế tế phẩm tiếp theo"

"Yêu cầu tế phẩm vẫn như trước kia."

"Chỉ có liên tục giữ nguyên hiến tế như vậy, Tiêu gia chúng ta mới có thể tiếp tục cường thịnh, thậm chí tiến thêm một bước!"

"Nếu không chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, hậu quả khó mà lường được!"

"Ba người các ngươi không thể khinh thường chủ quan, lạnh nhạt với đại tiên, rõ chưa! ?"

Vô Diện đại tiên?

Hiến tế?

Bùi Lăng nhướn mày, âm thầm liếc nhìn "Hương Nga tiểu thư" và "Mông thiếu gia".

Đã thấy "Hương Nga tiểu thư" không khác hắn, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, hiển nhiên cũng không biết Vô Diện đại tiên là cái gì.

Nhưng "Mông thiếu gia" lại như không hề thấy bất ngờ với điều này, trên vẻ mặt hắn ta lộ ra buồn bã không vung đi được, dường như trong thiên hạ không có bất kỳ việc gì đáng để vui vẻ, từ đầu đến cuối luôn sâu não uất ức.

Vẻ mặt Mông thiếu gia này không giống Tham nô, càng giống Úc!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trầm mặc không nói: "Hương Nga tiểu thư"

và "Mông thiếu gia" cũng không nói gì.

Thấy ba người đều không trả lời, lão gia coi như bọn họ đã chấp nhận, khẽ gật đầu nói: "Việc hôm nay đều nhớ kỹ cho ta, không được sai sót!"

"Tốt, tất cả đi xuống đi"

Ba người nhìn nhau một chút, hành lễ nói: "Hài nhi cáo lui."

Sau đó chậm rãi rời đi.

Chẳng mấy chốc, trong đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại một mình lão gia.

Hắn ta lấy ra một quyển sổ từ trong tay áo, sau khi mở ra đã thấy bên trong lít nha lít nhít tên người.

Đây là gia phả Tiêu gia.

Chỉ có điều, phần lớn cái tên trên phần gia phả này đã gạch một nét đỏ, chỉ có tên một vài người còn chưa bị gạch một nét đỏ.

Bao gồm phu nhân của hắn ta, nét đỏ trên tên đã sớm ảm đạm...

Bên ngoài chính sảnh, tiếng thông reo từng cơn, cỏ xanh như tấm đệm.

Ba tên hộ vệ đứng xuôi tay, dáng về cung kính đứng dưới hành lang, thấy ba người Bùi Lăng đi ra, lập tức tiến lên hành lễ: "Gặp qua thiếu gia, tiểu thư."

"Hương Nga tiểu thư" và "Mông thiếu gia" không nói gì, dường như căn bản không thấy bọn họ, lúc này Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Miễn lễ."

Ba tên hộ vệ vội nói tiếp: "Thuộc hạ đưa thiếu gia, tiểu thư trở về.

"Mông thiếu gia" nghe vậy nhìn "Hương Nga tiểu thư" còn có Bùi Lăng, ngắn gọn nói: "Có thể."

Nói xong, hắn ta đi theo hộ vệ canh giữ bên ngoài từ đường trước đó, quay người rời đi.

"Hương Nga tiểu thư" đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bóng lưng "Mông thiếu gia", cười lạnh: " Úc...

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, vẻ mặt rõ ràng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, trực tiếp cất bước rời đi.

Hộ vệ dẫn nàng đến đây lập tức đuổi theo.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn tình cảnh này, hiện tại thân phận của "Úc" và Hồng Phấn tân nương đã rõ ràng!

Chỉ có điều, vừa rồi hắn ngụy trang không tệ, cộng thêm Tham nô cùng tiến vào không ở đây, nhân số không đúng, mặc dù bây giờ Hồng Phấn tân nương hơi nghi thân phận ngờ của hắn, nhưng nhìn qua còn chưa đủ tự tin, vì vậy vừa rồi cũng không trao đổi bất kỳ điều gì với hắn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói với một tên hộ vệ sau cùng: "Tiễn ta về phòng đi"

Hộ vệ khom người nói: "Vâng!"

Chương 1670: Tế phẩm

Hai người đi dọc theo con đường hành lang qua đình lúc đến.

Trong nhánh hoa chập chờn, cột son thấp thoáng, hành lang trống rỗng quanh quẩn tiếng bước chân.

Đi được nửa đường, thấy trước sau không người lại đã rời xa chính sảnh, Bùi Lăng đột nhiên hỏi: "Ngươi hiểu bao nhiêu về Vô Diện đại tiên của Tiêu gia ta?"

Hộ vệ khẽ giật mình, nhanh chóng hỏi: "Thiếu gia, cái gì là Vô Diện đại tiên?"

Hả?

Bùi Lăng nhướn mày, vốn hắn muốn hỏi thăm một chút điều liên quan tới việc hiến tế từ hộ vệ, nhưng bây giờ không cần nữa.

Đối phương còn chưa nghe nói cả Vô Diện đại tiên của Tiêu gia, hiển nhiên cũng không biết cái gì, mình hỏi không ra chuyện gì.

Thế là, Bùi Lăng không nói thêm lời nào nữa.

Thấy hắn không trả lời, hộ vệ cũng không tiếp tục vặn hỏi.

Hai người im lặng đi xuyên qua nhà cửa trùng điệp, cuối cùng về tới phòng ngủ của "Tranh thiếu gia".

Bùi Lăng một mình đi vào trong phòng, hắn xoay tay đóng cửa phòng, đi vòng qua bình phong, vừa ngồi xuống cạnh bàn đã khó mà kiềm chế phát ra một tràng tiếng ho dữ dội.

"Hụ khụ khụ khụ khục..."

Sau một trận ho khan tan nát cõi lòng, cuối cùng Bùi Lăng đã khôi phục lại, trạng thái hiện tại của hắn còn tốt hơn tối hôm qua rất nhiều, nhưng thân thể vẫn vô cùng suy yếu.

Vừa rồi đi đến đại sảnh một chuyến, vẫn quá miễn cưỡng với hắn.

"Vô Diện đại tiên, chắc là vấn đề thật sự của tòa nhà này"

"Trong trận hiến tế tiếp theo, chắc chắn có liên quan đến tạo hóa của Chú vào lần này."

"Hiện tại tình trạng cơ thể ta quá kém, nếu không vừa rồi nên đi tìm tượng thần Vô Diện đại tiên trong trạch viện một chút, có lẽ có thể nắm giữ một chút manh mối mấu chốt."

"Hụ khụ khụ khu..."

"Tối hôm qua ngủ quá ít, hiện tại ta thân thể... Nghỉ ngơi trước!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức vịn cái bàn đứng lên, đi đến bên giường nằm xuống.

Tòa nhà này, ban ngày an toàn, ban đêm nguy hiểm.

Một khi vào đêm, hắn chắc chắn không dám ngủ, hiện tại chỉ có thể đến ban ngày dưỡng tốt tinh thần, ban đêm lại đi điều tra manh mối.

Hắn vừa đắp kín mền cho mình, cơn buồn ngủ như thủy triều cuốn tới, trong khoảnh khắc đã rơi vào ngủ say.

Trong phòng mờ mờ, đèn lồng yên tĩnh nhảy nhót, trong lờ mờ lôi ra cái bóng muôn màu muôn vẻ.

Tú lâu.

"Bộp, bộp, bộp...

Theo tiếng bước chân rất nhỏ, Hồng Phấn tân nương thướt tha đi đến thang lầu.

Sau khi trở lại khuê các, một mùi xác thối lập tức đập vào mặt, nàng khóa trái cánh cửa, ngay sau đó bước nhanh vào nội thất, đến bên cạnh giường ngủ ngồi xuống, nhìn vào gầm giường.

Chỉ thấy một bộ thi thể đầu đầy máu đen, khuôn mặt xanh biếc, cứng ngắc nằm dưới giường.

Nàng quần áo hoàn hảo nhưng nhục thân cũng đã hư thối nghiêm trọng, gần như hoàn toàn biến dạng, có vài chỗ đã thấy được xương cốt trắng hếu.

Nha hoàn này không giống dáng vẻ vừa bị giết, mà là một bộ thi thể đã chết cực kỳ lâu!

Hồng Phấn tân nương nhăn hàng mày ngài, vừa rồi lão gia nhắc đến Vô Diện đại tiên, không biết có phải là "Chú" hay không, nhưng mặc kệ như thế nào rất có thể việc hiến tế tiếp theo có liên quan đến tạo hóa của "Chú".

Mình nên sớm chuẩn bị sẵn sàng!

Chỉ có điều, thi thể đã thành dáng vẻ này, sợ không thể dùng làm thành tế phẩm, lại tìm một người nữa.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, Hồng Phấn tân nương đứng lên, váy dài xoay nghe rơi xuống, phiêu tán như cánh hoa cỏ, đang định trực tiếp đi ra ngoài nhưng thân thể vừa đói vừa mệt, chẳng mấy chốc đã khiến nàng cảm thấy một trận mỏi mệt và suy yếu khó mà chống cự.

Hồng Phấn tân nương đành phải đi đến cạnh bàn ngồi xuống, trên mặt bàn còn trưng bày thức ăn mà nha hoàn mang đến cho nàng vào buổi sáng.

Vốn món cháo được chế biến tỉ mỉ, mặt ngoài đã ngưng kết một lớp vảy gạo, rau ngâm có màu sắc khác nhau, nói chung cũng đã khô quắt, vốn đã là mấy món ăn khiến người ta không thèm ăn lắm, bề ngoài càng giảm xuống rất nhiều.

Nhìn qua những rau cháo nước canh trong như nước lọc này, Hồng Phấn tân nương nhíu chặt hàng mày ngài, mặc dù những thứ này hoàn toàn không hợp khẩu vị của nàng, thể xác phàm nhân lại quá suy nhược, tối hôm qua bò lên giếng một đêm, còn không ăn nữa, nàng chỉ sợ ngay cả sức lực đi đường cũng không có.

Hồng Phấn tân nương cầm chén đũa lên, rất ghét bỏ bắt đầu ăn...

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đũa ngà và bát sứ ngẫu nhiên chạm vào nhau.

Một lát sau, Hồng Phấn tân nương cơm nước xong xuôi, sức lực khôi phục rất nhiều, chỉ là vẻ mặt mệt mỏi, vẫn rất rã rời.

Sau khi suy tính, nàng tiện tay nhấc màn lên, nằm dài trên giường, ngửi mùi thi thể hư thối dưới gầm giường, ngọt ngào ngủ thiếp đi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn về tây, sắc trời dân tối.

Trong tú lâu dần trở lên tối tăm, vốn là đồ trang trí hoa mỹ, nay lại như không ngừng bịt kín một tầng bóng đen quỷ quyệt.

Gầm giường, sợi tóc đen nhánh như nước chảy im ắng kéo dài.

Chẳng mấy chốc đã tràn ra cả gian nội thất, lao mạnh ra bên ngoài.

Đột nhiên, một cái tay trắng thuần mảnh khảnh thò ra từ dưới ván giường.

Trong lúc ngủ mơ, Hồng Phấn tân nương cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Thời gian dần trôi qua, nàng luôn cảm thấy thứ gì đó quấn trên cổ, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn.

Chương 1671: Mặt nạ

Tóc dài đen nhánh như dòng nước màu mực lan tràn, dâng lên từng chút một, chẳng mấy chốc đã nhét đầy toàn bộ khuê các.

Sợi tóc tinh tế cứng cỏi khéo léo như rắn thăm dò vào trong trướng, quấn vào cổ Hồng Phấn tân nương một vòng lại một vòng, sau đó càng thu càng chặt...

Hai mắt Hồng Phấn tân nương nhắm nghiền, sắc mặt vốn hồng nhuận dần chuyển thành xanh biếc, vẻ mặt bình tĩnh lộ ra vẻ giãy giụa.

Nàng rất muốn tỉnh lại nhưng mí mắt như nặng ngàn cân, dù như thế nào cũng không mở hai mắt ra được.

Chẳng mấy chốc, khí tức của nàng bắt đầu suy yếu.

Đột nhiên, mi tâm Hồng Phấn tân nương hiện ra một vết máu, chợt một tròng mắt màu đỏ ngòm tràn đầy oán độc, âm u lạnh lẽo, tức giận mở ra!

Cùng lúc đó, sợi tóc cuốn lấy cổ Hồng Phấn tân nương lập tức đứt gãy toàn bộ.

Thân thể tinh tế mềm mại ngồi bật dậy, Hồng Phấn tân nương mổ hai mắt ra, lại đã tỉnh táo, chỉ có điều con ngươi màu đỏ ngòm trên mi tâm cũng bị lực lượng từ nơi tối tắm cưỡng ép xóa đi ngay thời khắc đó.

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương thay đổi, lúc này không do dự chút nào, lập tức xoay người xuống giường nhưng không đợi hai chân nàng rơi xuống đất, một nha hoàn thò đầu ra từ bên cạnh, thân hình quen thuộc chải Song Bình Kế, trên mặt đeo một tấm mặt nạ trơn nhẵn như gương.

Hồng Phấn tân nương lập tức giật mình, đây là nha hoàn hầu hạ nàng nhưng không phải đối phương đã bị nàng giết rồi sao?

Không đợi nàng cẩn thận suy nghĩ, ngay sau đó nha hoàn nâng tay áo lên, duỗi ra một đôi tay mềm mại trắng thuần tinh tế, lại lạnh băng thấu xương, trong nháy mắt bóp cổ họng Hồng Phấn tân nương!

Cảm giác ngạt thở mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt nhấn chìm Hồng Phấn tân nương. Nàng ra sức giãy giụa, nhưng hai tay nha hoàn như vòng sắt được chế tạo từ huyền băng vạn năm, vẫn túm chặt lấy nàng, làm nàng căn bản không thể phản kháng.

Cố gắng giãy giụa không có kết quả, Hồng Phấn tân nương đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vồ về phía mặt nạ nha hoàn một cái, đột nhiên lấy nó xuống!

Mặt nạ rơi xuống, lập tức lộ ra một khuôn mặt thanh tú, lông mi cong mắt to, tóc mái cắt ngang trán tản ra trên trán, trên trán là vẻ kính cẩn nghe theo đã quen thuộc thành tự nhiên, ngay sau đó tất cả động tác của nha hoàn lập tức cứng đờ, thân thể bắt đầu nhanh chóng hư thối.

Trong giây lát nhục thân vốn trắng thuần thanh xuân hóa thành một bộ nữ thi hư thối cao độ, khắp nơi nát rữa, nước mủ mờ nhạt tuỳ tiện chảy xuôi.

Hồng Phấn tân nương vội vàng tránh khỏi đối phương, lập tức xuống giường, lúc này váy áo cũng không kịp thay đổi, trực tiếp chạy ra ngoài.

"Bộp, bộp, bộp...

Váy hoa lệ không ngừng lay động, Hồng Phấn tân nương nhanh chóng vòng qua bình phong, chạy đến trước cửa, nhưng nàng dùng sức kéo một phát, cửa phòng lại không nhúc nhích tí nào vẫn đóng chặt, hoàn toàn không thể mở ra.

Lúc này, nha hoàn trước giường chậm rãi xoay người lại, theo động tác này nước mủ quanh người nàng càng chảy nhiều hơn, một con mắt lăn xuống từ trong hốc mắt, dòng máu tanh hôi bắn tung tóe trên mặt đất.

Nha hoàn yếu ớt hô: "Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

Còn chưa nói hết câu, nàng cất bước lao về phía Hồng Phấn tân nương, một lần nữa nâng tay áo lên duỗi ra một đôi tay mảnh khảnh, nhưng lúc này đôi tay này lại xanh đen đan xen, dòng máu chảy ngang, hư thối không còn hình dáng, thỉnh thoảng có khối thịt rơi xuống: "lộp bộp": "lộp bộp" rơi đầy đất.

Trong khuê các, khí tức âm u lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập, cả tòa tú lâu như rơi vào hầm băng.

Mùi thối nồng đậm như thực chất làm người ta buồn nôn.

Mặc dù khuê các rộng rãi hơn nơi ở của nữ hài tử bình thường, nhưng dù sao trong phòng có hạn, lại khó ẩn thân.

Thấy nha hoàn dần tới gần, Hồng Phấn tân nương nhíu mày nắm lấy cửa phòng, lại dùng sức nhiều hơn, liều mạng muốn mở cửa phòng ra.

Nhưng mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, quyền đấm cước đá như thế nào, cửa phòng trước mắt trông như tinh xảo lại nặng nề như núi lớn, dù nàng dốc hết toàn lực, cũng không thể rung chuyển chút nào.

Đây không phải một cánh cửa phòng không khóa, mà là một ngọn núi không thể di chuyển!

"Tiểu thư, hóa ra ngươi ở đây!"

Giọng nha hoàn đã vang lên sau lưng, khí tức âm u lạnh lẽo như thủy triều mãnh liệt, gào thét lên nhào về phía Hồng Phấn tân nương, gần như trong nháy mắt khiến nàng không chống đỡ được.

Móng vuốt hư thối tanh hôi nhô ra từng chút một, như muốn kẹp lại cái cổ Hồng Phấn tân nương một lần nữa.

Vào thời khắc mấu chốt, trong đầu Hồng Phấn tân nương chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cầm lấy mặt nạ vừa đoạt tới, đeo lên mặt mình!

Chỉ một thoáng, cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt lan ra khắp cả người nàng, Hồng Phấn tân nương không kiềm chế được run rẩy, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên ảm đạm, trong tầm mắt toàn là tối tăm mờ mịt, u ám mơ hồ không giống nhân gian.

Chợt, nàng lại dùng sức kéo cửa, lần này không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cửa phòng mở ra cực kỳ nhẹ nhàng.

Hồng Phấn tân nương không do dự chút nào, trực tiếp bỏ chạy ra ngoài.

Giọng nha hoàn vang lên sau lưng: "Tiểu thư, đừng chạy..."

"Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

"Tiểu thư...

Màn đêm buông xuống, trăng sao mất đi ánh sáng, đại trạch chìm trong bóng tối, mái hiên nhà cột son nặng nề san sát nối tiếp nhau, yên tĩnh như chết.

Chương 1672: Suýt chết (1)

"Bộp... Bộp... Bộp..."

Nha hoàn di chuyển bước chân, đuổi theo ra ngoài gian phòng, "lộp bộp": "lộp bộp"... Theo nàng bước đi, khối thịt hư thối rơi xuống từng chút một, rơi đầy quãng đường nàng đi ngang qua.

Tòa nhà xa hoa khổng lồ như hung thú im lặng dưới bóng đêm, bình tĩnh nhìn chăm chú tình cảnh này.

Cùng lúc đó.

Trong phòng ngủ "Tranh thiếu gia".

"Kẹt kẹt."

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

"Thiếu gia, thiếu gia.."

Giọng nha hoàn ôn nhu ngọt mềm, nhẹ nhàng truyền vào.

Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh, lúc này không chút do dự mỡ miệng: "Chuyện gì?"

Vừa nói xong, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đi vòng qua bình phong, váy màu chàm giống hôm qua, trên mặt đeo một cái mặt nạ như chế tạo từ thép ròng, bước chân nhẹ nhàng đi đến, trong tay nàng còn cẩn thận bưng một cái bát to bằng bạc thếp vàng miệng năm cánh hoa.

Trong bát to là chất lỏng màu mực nặng nề, cuồn cuộn hơi nóng.

Nha hoàn ôn nhu nói: "Thiếu gia, tiểu tỳ đưa thuốc đến cho ngài."

"Ta hầu hạ ngài dùng nhân lúc còn nóng"

Bùi Lăng dùng sức ngồi dậy, nhanh chóng phát hiện thân thể vẫn suy yếu nhưng có lẽ đã ăn và ngủ, khí lực khôi phục rất nhiều, xem ra giấc ngủ vừa rồi của hắn cũng không ngắn.

Nghĩ tới đây, hắn hỏi: "Hiện tại là giờ nào?"

Nha hoàn nhẹ nói: "Hồi thiếu gia, hiện tại là giờ Dậu."

Nàng vừa nói vừa đặt thuốc lên bàn, đi đến bên giường đỡ Bùi Lăng đứng dậy.

Có nha hoàn nâng lên, Bùi Lăng bớt được rất nhiều sức lực khi rời giường, thấy tiếp theo nha hoàn muốn lấy thuốc tới đút cho mình, hắn lập tức nói: "Đợi lát nữa lại uống thuốc, ta có một số việc muốn hỏi ngươi."

Nha hoàn lập tức cung kính nói: "Vâng, thiếu gia'"

Thấy nàng rất phối hợp, Bùi Lăng khẽ gật đầu, xem ra chỉ cần không ngủ ở trước mặt đối phương, hạ nhân này vẫn rất nghe lời người thiếu gia là mình.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi: "Ngươi có biết Vô Diện đại tiên hay không?"

"Vô Diện đại tiên?" Rõ ràng giọng nha hoàn hơi do dự: "Hình như... Nghe qua... Nhưng không nhớ gì cả...

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng không khỏi hơi dao động, tiếp theo lại hỏi: "Vậy ngươi biết tế phẩm không?"

Hiện tại, sự hiểu biết của hắn với tình huống Tiêu gia này vẫn là ngắm hoa trong màn sương, gần như không hiểu rõ cái gì.

Tiêu lão gia nói phải chuẩn bị tế phẩm để hiến tế cho Vô Diện đại tiên, nhưng với yêu cầu tế phẩm lại nói thẳng vẫn giống như lần trước, ngoài ra lại không giải thích nhiều hơn. Bởi vậy, hiện tại hắn phải hiểu rõ cụ thể yêu cầu tế phẩm có thứ gì trước.

Nhưng nghe thấy hai chữ "tế phẩm", thân thể nha hoàn rõ ràng cứng đờ, bát to trong tay rung động, nước thuốc đen nhánh nặng nề đong đưa.

Một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng nói: "Thiếu gia, ta nhớ ra rồi."

Bùi Lăng lập tức nói: "Nói!"

Khanh!

Phốc phốc!

Chủy thủ ra khỏi vỏ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lập tức đâm vào thân thể Bùi Lăng!

Ba!

Bát to rơi xuống đất vỡ nát.

Nha hoàn lạnh lùng nhìn Bùi Lăng, trong giọng điệu đây hận ý:

"Ta là tế phẩm!"

"Thiếu gia, lần trước là ngươi tự tay hiến tế ta cho Vô Diện đại tiên...

Còn chưa nói hết câu, nha hoàn đột nhiên rút chủy thủ ra, lại một lần nữa hung hăng đâm về phía Bùi Lăng.

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Không ngừng vang lên tiếng động nặng nề khi lưỡi dao đâm vào người, trong máu bắn tung tóe, Bùi Lăng bất lực té ngã trên đất.

Liên tiếp bị đâm mười mấy dao, hắn đã hoàn toàn mất đi một điểm sinh cơ cuối cùng.

Nha hoàn lại giơ chủy thủ lên, thấy thiếu gia đã chết, lưỡi dao không rơi xuống nữa.

Vị trí hai mắt trên mặt nạ rèn đúc bóng loáng như thép ròng chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ.

Bóng dáng của nàng bắt đầu chầm chậm tiêu tán.

"Cạch..."

Mặt nạ rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang không nhẹ không nặng.

Đèn lồng chập chờn, trong căn phòng u ám, cảm giác lạnh lùng tùy ý tràn ngập.

Một hồi lâu sau...

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức phát ra một trận ho kịch liệt.

Nguy hiểm thật!

Nếu không phải vừa rồi hắn kịp thời dùng hệ thống uỷ thác [Khô Tâm Thuật], thành công lừa tên nha hoàn kia, chỉ sợ lúc này đã chết thật!

Thế nhưng, hiện tại hắn là thân thể phàm nhân, vốn trên người có bệnh nặng cộng thêm bị đâm nhiều dao như vậy, cho dù vừa trốn qua một kiếp, nếu không kịp thời trị liệu vẫn sẽ chết!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cũng bất chấp gì khác, lúc này lại nói: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

Hiện tại hắn không tự tu luyện được, nhưng hệ thống có thể!

Hiện tại thương thế, bệnh tình thế này với phàm nhân đều rất nặng nề, sinh mệnh lực như nến tàn trong gió, chỉ cần hơi hoạt động mạnh cũng có thể lấy mạng của hắn.

Nhưng ở trong mắt tu sĩ chân chính, trình độ bệnh tật này, ngay cả vết thương da thịt cũng không là gì.

Đúng vậy, hiện tại mặc kệ vận chuyển công pháp gì, chỉ cần hệ thống hồi phục một chút pháp lực giúp hắn, hắn có thể hoàn toàn khôi phục thương thế và bệnh tình hiện tại trong chớp mắt!

Vốn [Lục Dục bí điển] cũng là sự lựa chọn tốt, nhưng hiện tại nha hoàn của hắn là quỷ vật biến thành, chắc chắn phu nhân gặp được vào tối hôm qua cũng không kém bao nhiêu.

Chương 1673: Suýt chết (2)

Một khi uỷ thác [Vô Danh công pháp], chẳng may hệ thống đưa tặng phu nhân và nha hoàn nơi này cho hắn thì làm sao bây giờ?

So sánh ra, nơi đây là tạo hóa của "Chú", tu luyện công pháp truyền thừa của "Chú" mới là lựa chọn ổn thỏa nhất.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra mệnh cách của ký chủ bị trấn áp, không thể tu luyện..."

"Leng keng! Hệ thống giải trừ trấn áp cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, miễn cưỡng chống đỡ thân thể bò mấy bước sang bên cạnh, cầm lấy mặt nạ do nha hoàn vừa rồi để lại, đeo lên mặt.

Ngay chớp mắt cảm giác lạnh băng chụp lên khuôn mặt hắn, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi, lập tức thấy được một tòa tế đàn máu tươi chảy ngang.

Lúc này hắn đang đứng trong tư thế hai tay bị bắt chéo ra sau lưng, bị trói gô trên tế đàn, cách đó không xa là một nam tử trẻ tuổi rất quen mắt đang đứng, đương nhiên đó là "Tranh thiếu gia"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhanh chóng phát hiện lúc này mình là nha hoàn hầu hạ hắn ta.

"Phụ thân" Tranh thiếu gia đưa tay, lấy chủy thủ cưỡng ép nâng khuôn mặt nha hoàn lên, quay đầu nhìn ra sau nói: "Ngươi xem tế phẩm này tuổi trẻ mỹ mạo, da mịn thịt mềm, chắc chắn đại tiên sẽ thích!"

Lúc nói chuyện hầu kết hắn ta nhanh chóng chuyển động mấy lần như đang nuốt xuống nước bọt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thẻm nhỏ dãi.

Chỉ có điều, rất rõ ràng loại thèm nhỏ dãi này không liên quan đến nữ sắc, mà là một loại khát vọng gần như điên cuồng khác.

Sau lưng Tranh thiếu gia là ba người Tiêu lão gia, Hương Nga tiểu thư và Mông thiếu gia đang đứng, lúc này ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trên người nha hoàn, dùng ánh mắt đánh giá thịt heo ở chợ bán thức ăn kiểm tra một lát, khẽ gật đầu.

Chợt, lão gia nói: "Canh giờ đã đến, đừng làm chậm trễ việc tế tự."

Tranh thiếu gia nở một nụ cười vui vẻ: "Cha, yên tâm!"

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã nghe được nha hoàn phát ra tiếng cầu xin tha thứ sợ hãi: "Thiếu gia, lão gia... Không muốn!

Không muốn... A! !!"

Chủy thủ sắc bén đâm vào hốc mắt nha hoàn một cái, rất nhanh đã móc một con mắt của nàng ra.

Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của nha hoàn, Tranh thiếu gia tiếp tục ra tay, động tác lưu loát cắt đi cái mũi nha hoàn, cắt tới miệng nàng, lại móc ra một con mắt khác...

Sau đó, trong tầm mắt Bùi Lăng chỉ có huyết sắc hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ Tranh thiếu gia đã làm những gì nhưng thân thể không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn khó mà chịu được khi bị cắt chém, biết lúc này nha hoàn đang chịu sự tra tấn tàn khốc.

Cứ thế kéo dài một thời gian thật dài, cuối cùng Tranh thiếu gia ném chủy thủ, lùi lại mấy bước, đứng cùng một chỗ với Tiêu lão gia, Hương Nga tiểu thư và Mông thiếu gia, bốn người lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo tán bào quỳ xuống, bắt đầu nói lẩm bẩm về phía tế đàn.

Máu tươi chậm rãi chảy xuôi theo tế đàn, thấm đến góc áo bốn người.

"A!"

Tiếng kêu thảm vô cùng thê lương vang vọng toàn bộ tế đàn...

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy mình đã về đến phòng một lần nữa, đèn lồng yên tĩnh thiêu đốt, trong phòng mờ ảo hoàn toàn như trước đây.

Chẳng biết từ lúc nào, trong cơ thể lại có một tia linh lực lưu chuyển, hắn đột nhiên khôi phục tu vi Luyện Khí kỳ!

Vết thương trên người cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ.

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ tình cảnh vừa nhìn thấy, hệ thống đã tiếp tục thao túng thân thể hắn đi về phía giá áo.

Trên kệ áo, hệ thống đưa tay lấy xuống tấm mặt nạ hắn nhìn thấy vào lần thứ nhất tỉnh lại, lại đeo lên mặt.

Hai tấm mặt nạ như nước sữa giao hòa, tự nhiên dung hợp lại cùng nhau.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy tu vi của mình lại khôi phục một đoạn, nhưng vẫn là cấp độ Luyện Khí kỳ.

Sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, đi đến cửa phòng nghỉ.

Cành lá cổ mộc rậm rạp, tán cây cao vút như nắp ô, nhìn trong bóng đêm như núi non liên miên, so le cheo leo.

Một chiếc phong đăng treo trên đầu cành cao cao, lơ lửng lắc qua lắc lại theo gió đêm, lôi ra bóng đen lúc dài lúc ngắn.

Bóng đen đan xen vào nhau chập chờn lượn vòng như rất nhiều yêu ma quỷ quái, chen chúc trong đình.

Dưới đèn, một chiếc giếng cổ chữ viết đã hư hại, yên tĩnh đứng sừng sững.

"Bộp, bộp, bộp..."

Theo từng tiếng bước chân dồn dập, trong cửa tròn hiện ra một bóng người yểu điệu tinh tế, tay áo tung bay, khí chất đoan trang, lúc này lại hơi có vẻ vội vàng.

Váy dài hoa mỹ nhanh chóng lướt qua lá rụng đầy đất, mang theo một cơn gió nho nhỏ nhanh chóng cuốn phiến lá lên, sau khi xoay quanh lại nhẹ nhàng chao đảo.

Nhìn lên dọc theo đường cong xinh đẹp, vòng eo không đủ một nắm, ngực cao ngất, cần cổ thon dài trắng nõn, cuối cùng lại là một tấm mặt nạ trơn nhẵn như gương, che chắn dung mạo tuyệt đẹp có thể đoán trước được cực kỳ chặt chẽ.

Chương 1674: Dạy ngươi làm quỷ

Tay áo rộng của nữ tử đón gió phồng lên, tóc dài tản ra như thác nước bay múa theo gió, trong lúc vội vàng di chuyển, thỉnh thoảng quay đầu quan sát, chính là Hồng Phấn tân nương đang tránh né sự đuổi giết của nha hoàn.

Sau khi nàng đi vào toà đình viện này, không dừng lại chút nào muốn trực tiếp đi ngang qua, tiếp tục ẩn núp, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua thành giếng lập tức dừng bước chân.

Tối hôm qua, nàng cũng trốn trong đáy giếng này, tránh thoát sự đuổi theo của nha hoàn!

Mặc dù bò lên từ trong giếng rất khó khăn, nhưng hiện tại lại không quan tâm những thứ này.

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương lập tức ba chân bốn cẵng đi đến bên giếng, một cái váy tinh tế phức tạp nhấc lên, sau khi dạng chân ngồi trên mép giếng, trực tiếp nhảy xuống.

"Bịch!"

Nước giếng đen xì bắn lên cao cao, đập vào vách giếng xung quanh.

"Soạt, soạt, soạt."

Mặt nước khuấy động một hồi lâu, mới dần khôi phục sự bình tĩnh ban đầu.

Hồng Phấn tân nương vừa rơi vào trong, lập tức cảm thấy một trận lạnh băng thấu xương, ý lạnh quanh quẩn ăn mòn như có thể thấm vào trong xương cốt.

Nàng vô thức rùng mình một cái, vừa ổn định thân hình một giọng nói âm u lạnh lẽo lập tức truyền vào trong tai: "Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

"Tiểu thư..."

"Tiểu thư... Ngươi ở đâu..."

Hồng Phấn tân nương không do dự chút nào, lập tức chìm toàn bộ thân thể vào trong nước.

"Tiểu thư... Tiểu thư... Ngươi ở đâu... Ô đâu..."

Theo tiếng xột xoạt khi lá rụng bị giẫm nát, giọng nha hoàn càng ngày càng gần.

Chẳng mấy chốc, một cái đầu cổng kềnh hư thối vươn ra từ miệng giếng cổ xưa: "Tiểu thư, ngươi ở đâu?"

Tiếng gọi lạnh như băng quanh quẩn vừa đi vừa về ở giữa vách giếng.

Vừa nói xong, từng khối thịt băm hư thối, dòng máu đen ngòm trực tiếp nhỏ xuống trong giếng.

"Xoạch": "xoạch"...

Huyết nhục nhuộm vào nước giếng mờ mịt, mùi tanh hôi nhanh chóng tràn ngập.

Nha hoàn ghé vào miệng giếng, không có chút ý rời đi nào, trong giây lát khóe miệng đã mục nát hơn phân nửa của nàng đột nhiên nở một nụ cười quái đản, dữ tợn: "Tiểu thư, hóa ra ngươi ở chỗ này!"

Không đợi Hồng Phấn tân nương kịp phản ứng, ngay sau đó một cái tay nát sền sệt đã nhanh chóng xuyên qua nước giếng, cưỡng ép lấy mặt nạ nàng trên mặt xuống.

Hồng Phấn tân nương thay đổi sắc mặt, đã thấy nha hoàn toàn thân hư thối xuất hiện trong giếng, lơ lửng ở trước mặt nàng!

Nha hoàn đeo mặt nạ lên trên mặt mình, trong nháy mắt thân thể khôi phục như lúc ban đầu, nhìn lại trắng nõn yểu điệu, thanh xuân dào dạt, sinh cơ bừng bừng khó mà che chắn.

Vẻ hư thối tanh hôi trước đó chỉ là một trận ảo giác.

Nàng chậm rãi, chậm rãi nâng khuôn mặt đeo mặt nạ lên, ánh mắt lạnh băng xuyên qua mặt nạ, trừng trừng nhìn về phía Hồng Phấn tân nương, yếu ớt nói: "Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi!"

Còn chưa nói hết cây, nha hoàn duỗi ra bàn tay mịn như củ sen, một phát bóp cổ họng Hồng Phấn tân nương!

Hồng Phấn tân nương không có chút sức phản kháng nào, lập tức bị một luồng lực lượng vô cùng cường đại lập tức ấn vào đáy giếng, hai gò má trực tiếp chìm vào bùn cát.

Cảm giác ngạt thở mãnh liệt lập tức tràn tới, hơi thở tử vong gào thét càn quét, nàng liều mạng giãy giụa nhưng sức lực của nha hoàn lại càng lúc càng lớn.

Thời gian dần trôi qua, một màn ký ức như phù quang lược ảnh hiện ra trong đầu nàng...

Trước tế đàn cổ xưa dính đầy tầng tầng lớp lớp vết máu loang lổ, nàng mặc trang phục hoa lệ, ngọc biếc quấn quanh, đang dùng bàn tay mềm mại nhuộm cây bóng nước từ từ rút ra một thanh chủy thủ sáng như tuyết.

Ánh sáng lạnh trên chủy thủ bắn ra xung quanh, lưỡi dao như gương soi sáng ra đôi mắt rất hứng thú của nàng, cùng nha hoàn bị trói gô trên tế đàn, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ ánh mắt cầu xin.

"Bộp, bộp, bộp..."

Váy dài xếp nếp vải thun màu đỏ thêu hoa nhẹ nhàng lay động, lộ ra giày nhỏ da dê màu đỏ hoa văn kim thụy vân dưới váy, theo tiếng bước chân rất nhỏ giẫm lên viên gạch điêu khắc hoa sen quấn nhánh, nàng không nhanh không chậm đi vòng quanh tế đàn.

Mỗi một bước đều như giẫm lên trái tim nha hoàn.

Nhìn vẻ mặt nha hoàn càng ngày càng hoảng sợ muốn chết, thậm chí cả người đều xụi lơ, một tiếng cười khẽ truyền ra.

Ngay sau đó, bàn tay tinh tế trắng nõn vững vàng đâm chủy thủ vào cằm dưới của nha hoàn, sau đó vạch lên trên một cái, đều đều cắt da mặt nàng thành hai nửa.

Máu tươi nhanh chóng chảy ra, lan tràn dọc theo vết thương.

Chủy thủ khéo léo cắt qua, da người trắng nõn bị cưỡng ép bóc ra, trong tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương dần lộ ra huyết nhục co rúm...

Cơn gió mạnh thổi qua cành lá, hoa cúc tung bay đầy trời.

Trong hơi sương, chủy thủ sáng như tuyết đột nhiên trượt xuống từ trong tay áo, rơi xuống đáy giếng.

"Cạch"

Tiếng động của thứ gì đó rơi xuống nước quanh quẩn giữa vách giếng, lân quang chầm chậm lấp lóe, trong giây lát yên tĩnh như lúc ban đầu.

Hồng Phấn tân nương đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng không kịp nghĩ nhiều, một tay còn đang liều mạng cào cánh tay nha hoàn, một tay vội vàng sờ soạng ở trong bùn cát.

Chẳng mấy chốc, nàng cảm giác đầu ngón tay chạm đến chuôi dao găm, không chút do dự gì lập tức nắm lên chuôi chủy thủ trong ký ức rơi vào đáy giếng, hung hăng đâm vào cổ nha hoàn!

"ANH,

Chương 1675: Ký ức xa lạ (1)

Nha hoàn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cao vút, cùng lúc đó lực lượng trong tay nàng buông lỏng, Hồng Phấn tân nương lại tránh thoát khống chế, vội vàng đạp vách giếng một cái, nổi lên mặt nước, bò lên mép giếng.

Vách giếng rêu xanh dày đặc tầng tầng lớp lớp, dinh dính trơn ướt, cực kỳ khó leo lên. Nhưng lần này, Hồng Phấn tân nương chỉ là hơi dùng sức đã vô cùng dễ dàng nhảy ra miệng giếng, đứng yên trên bờ.

Nhìn cổ mộc, phong đăng, đình viện trước mặt, Hồng Phấn tân nương ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện mình đã khôi phục lực lượng cấp độ Luyện Khí kỳ!

Giọng nói âm u lạnh lẽo của nha hoàn lại vang lên từ trong giếng, theo tiếng giếng nước bị quấy "soạt": "Tiểu thư, không được chạy!"

Còn chưa nói hết câu, trong giếng nhanh chóng lan tràn ra sợi tóc như vô cùng vô tận, dưới đèn đuốc mờ nhạt nước giếng đen nhánh như đang tăng vọt.

Sợi tóc không ngừng nhúc nhích, chẳng mấy chốc đã lộ ra bóng dáng nha hoàn.

Hồng Phấn tân nương đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý tiếp tục chạy trốn, nàng chậm rãi giơ dao găm trong tay lên, lúm đồng tiền như hoa nói: "Ta đến dạy ngươi làm quỷ như thế nào!"

Tu trúc um tùm, vạn lá xanh tươi.

Cành lá lượn quanh chiếu rọi lên song cửa sổ, dưới cây đèn mờ nhạt một mình "Úc" dựa vào bàn, vẻ mặt buồn bực cầm một tấm hoa đào tiên, tròng mắt nhìn chăm chú.

Trên hoa đào tiên dùng chữ cực nhỏ ghi chép từng cái tên, đằng sau còn có rải rác mấy cái đánh dấu.

Đây là manh mối mà sáng nay hắn ta hỏi thăm từ hộ vệ.

Hiện tại toà Tiêu phủ này chiếm diện tích rộng lớn, huyết mạch Tiêu gia chân chính chỉ có bốn người Tiêu lão gia Tiêu Thọ, Tiêu tiểu thư Tiêu Hương Nga, thiếu gia Tiêu Tranh, cùng Tiêu Mông thân thể này của hắn ta.

Vốn trong phủ còn có một số nha hoàn và gia đỉnh, nhưng qua một đoạn thời gian đều có hạ nhân mất tích kỳ lạ, không rõ đi đâu.

Căn cứ vào lời nói của tên hộ vệ kia, Tiêu lão gia vì bảo vệ ba đứa con của mình, cố ý thuê những người có võ nghệ cao cường như đối phương từ nơi xa đến đây làm hộ viện.

Chỉ có điều, dựa theo quy củ do Tiêu lão gia quyết định, đám người bọn họ chỉ về phủ bảo vệ huyết mạch Tiêu gia vào ban ngày.

Mặt trời vừa xuống núi, nhất định phải rời đi, không được qua đêm ở Tiêu gia.

Ngoài ra, ba người Tiêu Mông, Tiêu Tranh và Tiêu Hương Nga cũng không có ghi chép sắp xếp, đến bây giờ hộ vệ không rõ ràng ai là đại thiếu gia, ai là nhị thiếu gia...

Mặc dù đủ loại tình hình làm người ta nghi ngờ, nhưng vì Tiêu gia cho giá tiền công cực cao, cho dù đám hộ vệ cảm thấy kỳ quái cũng chưa từng truy hỏi nguyên nhân, hơn nữa cẩm thận làm việc theo phân phó của Tiêu lão gia.

Hiện tại trên tấm hoa đào tiên này, viết tất cả tên người sống trong Tiêu phủ.

Những tên này chỉ có mười cái.

Bốn cái trước theo thứ tự là Tiêu Thọ, Tiêu Tranh, Tiêu Hương Nga, Tiêu Mông... Kế tiếp là tên tất cả hộ vệ.

Nhìn qua phần danh sách này: "Úc" khẽ lắc đầu.

"Vị kia muốn tế phẩm, ít nhất cũng phải là người sống tươi mới."

"Tiêu gia đã dán bố cáo tuyển nhận nha hoàn ra ngoài, cũng chuẩn bị tìm người môi giới, để bọn họ nhanh chóng giúp mua sắm bần nữ có thể làm tiểu tỳ."

"Nhưng sâu kiến còn ham sống, lúc nào có thể tuyển được nha hoàn mới cũng khó nói."

"Hiện tại chỉ có thể chọn tế phẩm từ những hộ vệ này trước, hoặc là chọn lựa trong người Tiêu gia."

Nghĩ tới đây: "Úc" cẩn thận thu hồi hoa đào tiên hơi trầm ngâm.

Bây giờ tổng cộng huyết mạch Tiêu gia có bốn người, thân thể này của hắn ta là một trong số đó.

Ngoại trừ hắn ta ra, chắc chắn vị Tiêu lão gia kia là "Chú" bố trí, còn lại Tiêu Hương Nga và Tiêu Tranh, rất có thể là Hồng Phấn tân nương và vị truyền nhân kia của "Chú".

Về phần Tham Nô do hắn ta dẫn tới, hẳn không có tư cách thu hoạch được...

"Kẹt kẹt."

Ngay lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Lúc từng tiếng trúc lại truyền vào, một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên.

Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ ăn mặc như nha hoàn đeo một tấm mặt nạ trơn nhẵn như gương, cầm một cái hộp cơm đi vòng qua bình phong, đi vào trong phòng.

Sau khi nhìn thấy "Úc", nàng lập tức uốn gối hành lễ, cung kính nói: "Thiếu gia, dưới bếp làm xong bữa ăn khuya, tiểu tỳ mang tới cho ngài."

Nói xong, nàng đi đến cạnh bàn tròn cách đó không xa, đặt hộp cơm trên mặt bàn, cẩn thận mở nắp ra.

Một mùi thơm mê người lập tức tản ra.

Chỉ thấy nha hoàn lấy ra một đĩa lại một đĩa thức ăn từ bên trong, rau xanh xào hoa sơn chỉ, thịt nướng măng rừng, chất mật hỏa phương, canh đầu hươu, sợi gà ngân nhĩ, chim cút chiên, môi cá nhám trắng đào...

Còn có một bình rượu hoa quế ấm áp.

"Úc" ngồi cạnh bàn, không nhúc nhích yên lặng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt tối tăm u ám.

Hiện tại Tiêu gia không có nha hoàn mới đúng!

Thế nhưng, hắn ta thật sự đã không ăn gì cả ngày, nhục thân phàm nhân rất yếu ớt. Hiện tại hắn ta đã rõ ràng cảm thấy thân thể bắt đầu trì độn.

Thật sự không ăn, hắn ta chỉ sợ căn bản không có sức đi chuẩn bị tế phẩm.

Nghĩ tới đây: "Úc" trầm thấp mở miệng: "Ngươi nếm một miếng tất cả thịt rượu đi."

Bàn tay nhỏ non mềm mảnh khảnh đang loay hoay bát đũa của nha hoàn hơi dừng lại, hiển nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên.

Chương 1676: Ký ức xa lạ (2)

Nhưng cân nhắc đến đây là mệnh lệnh của thiếu gia, nàng cũng không hồi nguyên nhân, lập tức nhân tiện nói: "Vâng!"

Thế là, nha hoàn cầm đũa ngà, chẳng mấy chốc gắp tất cả thức ăn một lần, ngay sau đó lại rót một chung rượu nhỏ trong ánh mắt nhìn chăm chú của "Úc", nâng tay áo che mặt, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó buông chung rượu xuống, nhìn về phía "Úc", do dự nói:

"Thiếu gia, vậy được chưa?"

"Úc" khẽ gật đầu.

Nha hoàn lập tức khom lưng, cung kính lui sang một bên, chờ đợi thiếu gia ăn xong có thể tiến lên dọn dẹp.

Chỉ có điều: "Úc" vẫn ngôi ở chỗ cũ, không hề động đậy.

Hắn ta lẳng lặng chờ đợi, đợi sau nửa canh giờ thấy nha hoàn vẫn không có việc gì, lúc này hắn ta mới đứng dậy tiến lên, cầm lấy đũa ngà nha hoàn vừa dùng qua, chung bát nàng đã dùng qua, bắt đầu ăn uống.

Thịt rượu vào bụng, cảm giác ấm áp lập tức bừng bừng dâng lên.

"Úc" rõ ràng cảm thấy tinh lực, thể lực của mình bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng.

Ăn một lúc, trong đầu hắn ta dân hiện ra một ký ức cực kỳ xa lạ...

Hắn ta nhìn cái bình mạ vàng tô màu cánh sen quấn nhánh cách đó không xa, tiếp nhận dây vải do một nha hoàn dung mạo xinh đẹp đưa tới, sau khi che kín hai mắt lại nhặt ra một cây mũi tên từ trong túi đa bên hông, ước lượng rồi ném về phía trước.

"Cạch"

Chỗ mũi tên rơi như kim thiết va chạm vào nhau, giọng nói vui sướng của nha hoàn truyền đến: "Trúng rồi! Thiếu gia, trúng rồi!"

"Úc" đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt chén bàn bừa bộn, tất cả thịt rượu đã bị hắn ta sử dụng hết trong vô thức, chỉ còn lại chén dĩa trống rỗng.

Hắn ta dần nhíu hàng lông mày, có khoảnh khắc hắn ta thật sự tưởng mình biến thành Tiêu Mông!

Đang nghĩ ngợi: "Úc" chợt phát hiện mình khôi phục lực lượng Luyện Khí kỳ!

Những thức ăn này có thể khôi phục lực lượng bản thể của hắn ta?

Không đợi "Úc" biết rõ ràng vấn đề này, nha hoàn đột nhiên mở miệng: "Thiếu gia, tiểu tỳ dọn dẹp cho ngài?"

"Úc" buông đũa ngà xuống khẽ gật đầu, sau đó lại phân phó: "Lại cho một phần đồ ăn giống như đúc"

Nha hoàn uốn gối nói: "Vâng!"

Cùng lúc đó, một bên khác Tiêu phủ.

"Kẹt kẹt."

Cửa phòng mở ra, Bùi Lăng vừa bước ra cửa lớn, lâ vàng xoay chuyển nhanh chóng bay múa trong đình, trong tiếng xào xạc một cơn gió lạnh đập vào mặt, hắn lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt càn quét toàn thân, chạy thẳng vào cốt tủy, hình như bệnh tình lại nghiêm trọng hơn mấy phần.

Ngay lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng!

Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây.

Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, không nhịn được lập tức ho khan một trận dữ dội: "Hụ khụ khụ khụ khục..."

Hắn ho đến sắc mặt ửng hồng, toàn thân run rẩy, dường như muốn ho ra toàn bộ tim gan phổi.

Cảm nhận được thân thể mình vẫn vô cùng hư nhược, Bùi Lăng nhướn mày lập tức nhận ra đây không phải bị bệnh, mà là nguyền rủat Lúc này Bùi Lăng thi triển [Oán Yểm thần thông], nhưng chẳng mấy chốc phát hiện không có Chú Quỷ đạo cơ, truyền thừa "Chú"

cũng không dùng được.

Hắn nhướn mày, lập tức quay người trở về phòng, cài cửa phòng lại.

So sánh với từng cơn gió lạnh ở đình viện, trong phòng cửa sổ đóng chặt ấm áp hoà thuận vui vẻ, nhanh chóng an ủi thân thể bệnh tật của Bùi Lăng, hắn cảm thấy trạng thái của mình dần ổn định lại.

Đi vòng qua bình phong, trở lại cạnh bàn ngồi xuống, Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đột nhiên lấy mặt nạ xuống.

Trong chớp mắt mặt nạ rời khỏi khuôn mặt hắn, khí tức của hắn lập tức hạ xuống, lại trở về là phàm nhân.

Cùng lúc đó, một đoạn ký ức hoàn toàn xa lạ hiện lên ở trong đầu hắn.

Hắn cầm trong tay một gốc cây san hô cao cả thước, sau khi quan sát tỉ mỉ khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên ăn mặc kiểu chưởng quỹ cách đó không xa, há miệng muốn nói...

Trong hoảng hốt, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đã thấy đèn lồng mờ ảo, xung quanh có bóng đen lay động, trên ngăn tủ bách bảo bày đầy đồ quý hiếm, cho dù trong lờ mờ cũng khó che giấu trang phục đẹp đẽ, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Sắc mặt Bùi Lăng nghi ngờ, tình cảnh vừa nãy là ký ức của "Tranh thiếu gia", nhưng lại hơi giống là trí nhớ của chính hắn...

Cảm giác kỳ quái như đã tự mình trải qua rất quen thuộc!

Nhận ra điều ấy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, sau đó nhanh chóng đeo mặt nạ lên một lần nữa.

Lúc cảm giác âm u lạnh lẽo chụp lên, khí tức của hắn lập tức khôi phục lại Luyện Khí kỳ, tư duy cũng khôi phục sự tỉnh táo.

Dưới mặt nạ, Bùi Lăng như có điều suy nghĩ, hắn vốn tưởng nơi này là một phương huyễn cảnh hoặc là mình đang dùng nhục thân của những người khác trải qua những chuyện trước mắt.

Nhưng vừa rồi tiếng nhắc nhở của hệ thống...

Mệnh cách của hắn bị trấn áp! Không phải tu vi bị phong ấn, cũng không phải nhục thân bị thay thết Đúng vậy, hiện tại hắn dùng nhục thân của mình!

Chỉ có điều, bây giờ mệnh cách bị phàm nhân áp chế, cũng chỉ có thể làm việc theo đủ loại quy tắc của Tiêu gia như là phàm nhân!

Chương 1677: Tạo hóa âm phủ

Mệnh cách...

Trong truyền thừa của "Chú" có công pháp [Thực Nhật bí lục], có thể cưỡng ép cướp đoạt mệnh cách người khác, hoàn toàn thay thế thân phận mục tiêu.

Tình huống hiện tại vừa vặn ngược lại với [Thực Nhật bí lục].

Hắn bị cưỡng ép giao phó mệnh cách một "Tranh thiếu gia", hiện tại nhìn như hắn thay thế "Tranh thiếu gia", nhưng trên thực tế lại là "Tranh thiếu gia" thay thế hắn!

Chỉ có điều, tạm thời hắn còn giữ được ý thức của mình mà thôi.

"Nếu ta đoán không nhầm, tiếp theo ta sẽ thức tỉnh ký ức của Tranh thiếu gia từng chút một, bắt đầu cho rằng mình là Tranh thiếu gia từng chút một, cuối cùng biến thành Tranh thiếu gia chân chính!"

"Lần trước ở cơ duyên Thiên Ngoại đảo, trong chớp mắt ta tiến vào Tang thôn còn đầu óc mơ hồ, đã trực tiếp bắt đầu tranh đạo, lần này..."

"Bắt đầu từ thời khắc ta tỉnh lại, thật ra tranh đạo đã kết thúc!"

"Tạo hóa của Chú thật sự âm phủ!"

"Hiện tại tình huống này, hoặc là thành công đạt được tạo hóa, hoặc là chết!"

"Hiện tại muốn phá vỡ tình hình, nhất định phải nghĩ cách đối chọi với mệnh cách của Tranh thiếu gia!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiện tại chỉ mới qua một ngày, trước khi lần hiến tế thứ nhất đến, còn có đủ thời gian, hơn nữa nhìn từ tình huống vừa rồi, mặt nạ có thể giúp hắn giải trừ áp chế mệnh cách Tranh thiếu gia ở một mức độ nào đó!

Cho nên hiện tại điều hắn phải làm là cầm tới càng nhiều mặt nạ!

"Những nha hoàn, thậm chí là Tiêu gia chủ mẫu đeo mặt nạ kia, rất có thể đều là tế phẩm đã bị hiến tết"

"Hiện tại ta muốn cầm tới mặt nạ, nhất định phải ra tay với những tế phẩm kia"

"Hồng Phấn tân nương và Úc đều là quỷ vật U Tố mộ, có thể sau đó cũng sẽ phát hiện những thứ này."

"Ta phải mau chóng hành động, cướp được nhiều mặt nạ nhất!"

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng mở ngăn tủ ra, lấy ra một bộ quần áo thật dày thay đổi, sau đó lại không do dự nhanh chóng mở cửa rời đi.

Bóng đêm như mực, đen sì đè xuống.

Tán cây cổ mộc cheo leo, chỉ có thể phân biệt ra hình dáng mơ hồ, lúc lượn quanh như yêu như quỷ, lạnh lẽo khiếp người.

Dưới cây, giếng cổ đứng sừng sững.

Sợi tóc màu đen như thủy triều xoay quanh bay múa, che ngợp bầu trời xoắn về phía Hồng Phấn tân nương.

Thân hình Hồng Phấn tân nương như điện, nhanh chóng né tránh ra.

Ngay sau đó, nàng đột nhiên buông dao găm trong tay ra.

Tia sáng lạnh lóe lên, chủy thủ tự bay đi như linh xà, xoay chuyển một độ cong quỷ dị ở giữa không trung, đột nhiên bắn vào sau lưng nha hoàn.

Phốc!

Chủy thủ đâm vào từ phía sau lưng nha hoàn, xuyên thẳng đến trước ngực.

Huyết hoa bắn tung toé như một đóa hoa quỳnh màu đỏ, trái tìm nha hoàn bị cắt ra.

"A!" Nha hoàn phát ra một tiếng kêu thảm bén nhọn, sau đó ánh mắt oán độc nhìn về phía Hồng Phấn tân nương, thê lương nói, "Tiểu thư, vì sao đối xử với ta như vậy! ?"

Lúc nói chuyện, lỗ máu ở ngực nàng nhanh chóng co vào, chẳng mấy chốc chủy thủ bị gạt ra, rơi xuống trên mặt đất, thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục, không nhìn ra chút vết tích nào.

Nha hoàn tiếp tục đánh về phía Hồng Phấn tân nương, trong tay áo màu chàm duỗi ra hai tay, móng tay vốn phấn nộn điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt đã như quỷ trảo, hung hăng chụp vào cổ Hồng Phấn tân nương.

Cùng lúc đó, tóc dài gào thét tung hoành đầy đình, trong nháy mắt chặn lại tất cả đường trốn chạy của Hồng Phấn tân nương.

Hồng Phấn tân nương lạnh lùng đứng đó, năm ngón tay khẽ động, chủy thủ trên đất lại bay lên, linh xảo chuyển hướng trong không trung, đột nhiên cắt ngang cổ họng nha hoàn.

Xoạt!

Máu tươi vẩy ra, miệng vết thương lộ xương cốt trắng hếu, đã có thể thấy rõ ràng khí quản nhưng động tác của nha hoàn không bị cản trở chút nào, tiếp tục lao về phía Hồng Phấn tân nương.

Thấy một kích không thành công, đầu ngón tay Hồng Phấn tân nương lại khẽ động, chủy thủ bị nàng điều khiển, quỷ quyệt lơ lửng tung bay trên dưới, lập tức cắt sợi tóc đánh tới ra từng khúc, rơi vào trong cơn gió lạnh.

Hồng Phấn tân nương nhân cơ hội chạy tới bên cạnh, tránh đi sự tấn công của nha hoàn.

Tia sáng trắng lóe lên, chủy thủ bị hút về trong tay Hồng Phấn tân nương, nàng yên tĩnh nhìn về phía mặt nạ trên mặt nha hoàn, hình như lúc này đối phương có tấm thân bất tử, căn bản không có cái gọi là điểm yếu của thường nhân, chỉ sợ tấm mặt nạ kia mới là nhược điểm của nàng!

Nghĩ tới đây, đao găm trong tay Hồng Phấn tân nương rào rào bay ra, đâm thẳng vào mặt nạ trên mặt nha hoàn!

Sợi tóc xung quanh lập tức phun trào một trận, vô số tóc xanh bay lả tả, cấu kết liên lụy, đan xen như tấm lưới ngăn ở trước mặt nha hoàn.

Thấy cảnh này, khóe miệng Hồng Phấn tân nương lập tức lộ ra một ý cười hiểu rõ.

Cực kỳ tốt! Nàng đoán không sai, vừa rồi nha hoàn này không tránh không né tất cả công kích của mình, điềm nhiên như không có việc gì, nhưng lần này nhắm ngay mặt nạ, đối phương lập tức chủ động phòng ngự.

Thế là, đầu ngón tay Hồng Phấn tân nương như gảy đàn, khéo léo nhanh chóng giơ lên không ấn xuống mấy cái.

Chủy thủ lập tức khéo léo như bươm bướm, nhẹ nhàng xê dịch, hời hợt tránh đi tất cả sợi tóc trùng điệp ngăn cản chặn đường, sau đó đột nhiên lóe ra từ một góc chết, đột nhiên chém về phía mặt nạ trên mặt nha hoàn!

Chương 1678: Cách giống nhau

Xoạt!

Tia sáng lạnh lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt này tốc độ của chủy thủ đạt tới cực hạn, thấy sắp đâm trúng mặt nạ, nhưng ngay sau đó...

Keng! !

Một đạo đao khí huyết sắc vô cùng sắc bén đột nhiên phá không mà tới, trong nháy mắt chém bay chủy thủ ra ngoài!

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương đột nhiên thay đổi, ngón tay nhỏ nhắn lập tức khẽ động, thu lại chủy thủ trong tay.

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa tròn.

Đã thấy dưới bóng cây lượn quanh, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, trong lá vàng tung bay một bóng dáng yếu đuối đang chậm rãi đi ra, hắn mặc cẩm bào thật dày, ba tầng trong ba tầng ngoài bọc mình chặt chẽ kín kẽ.

Trên mặt lại đeo một cái mặt nạ không có ngũ quan, bóng loáng như gương, tổng thể tấm mặt nạ này giống với chiếc mặt nạ của nha hoàn, chỉ có điều ở vị trí khóe mắt có hai vết máu nhàn nhạt như huyết lệ lững lờ trôi qua, khô cạn mà thành.

Là vị Tiêu Tranh gặp lúc ban ngày!

Sau khi nhận ra thân phận của đối phương, Hồng Phấn tân nương không do dự chút nào, lập tức chạy tới nơi xa.

Nàng vừa đi, thân thể nha hoàn hơi dừng lại, sau đó đột nhiên thu hồi tóc dài đầy đình, quỷ trảo khôi phục thành bàn tay tinh tế mềm mại, dường như trong nháy mắt quên lãng tất cả chuyện vừa rồi, tiến lên trước mấy bước cung kính hành lễ với Bùi Lăng:

"Tranh thiếu gia!"

Bùi Lăng ho khan vài tiếng, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thấy thế lập tức thu lại khí tức, khẽ gật đầu với nha hoàn.

Vừa rồi hắn rời khỏi phòng không bao lâu, đã nghe được tiếng đánh nhau bên này, sau khi chạy tới đã thấy tình cảnh hiện tại.

Trên thực tế, bản chất của Hồng Phấn tân nương và nha hoàn này đều là quỷ vật.

Hai người này ai thắng ai bại cũng không liên quan đến Bùi Lăng.

Chỉ là không thể để Hồng Phấn tân nương phá hỏng mặt nạ trên mặt nha hoàn này.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức phân phó: "Đến phòng ngủ của ta."

Nghe vậy, rõ ràng nha hoàn khẽ giật mình, do dự nói: "Tiểu tỳ đang tìm Hương Nga tiểu thư..."

Nha hoàn này đã tìm Tiêu Hương Nga hai buổi tối...

Tiêu Hương Nga là Hồng Phấn tân nương, khí tức vừa rồi của Hồng Phấn tân nương, hiển nhiên cũng khôi phục tu vi nhất định.

Tình huống này hơi kỳ quái, rõ ràng Hồng Phấn tân nương không có mặt nạ, làm thế nào đối kháng với sự trấn áp của mệnh cách, khôi phục lực lượng?

Không đúng! "Chú" đã bố trí rất bí ẩn, chỉ thời gian ngắn như vậy, Hồng Phấn tân nương còn chưa thể biết việc mệnh cách!

Chắc chắn đối phương không đối kháng với sự trấn áp của mệnh cách, mà đã thức tỉnh ký ức của Tiêu Hương Nga, mệnh cách bắt đầu bị thôn phệ!

Trong lòng suy nghĩ như vậy, Bùi Lăng không nhịn được lại ho khan một trận, mặc dù hiện tại hắn cũng khôi phục tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng đi lại ở bên ngoài thời gian dài, thân thể vẫn hơi miễn cưỡng, lúc này không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp dùng giọng ra lệnh nói: "Đi theo ta!"

Thấy giọng thiếu gia không vui, nha hoàn không dám từ chối, vội vàng đáp: "Vâng!"

Một lát sau, phòng ngủ Tiêu Tranh.

"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Một cơn gió lạnh vượt lên trước cuốn vào, ánh nến trong đèn lông hải đường kiểu quả dưa lắc lư mạnh mấy lần, mới khó khăn lắm ổn định, bóng đen trên bốn vách tường điên cuồng múa, như khuôn mặt của vô số yêu quỷ dữ tợn giương nanh múa vuốt.

Nha hoàn đỡ Bùi Lăng cẩn thận đi qua cánh cửa, vòng qua tấm bình phong vào trong phòng.

Song cửa sổ bị đóng đinh, cảm giác ấm áp hoà thuận vui vẻ lập tức xua tan đi cảm giác âm u lạnh lẽo quấn lấy cơ thể hai người.

Cảm nhận được ý lạnh bớt đi, tình trạng của Bùi Lăng bắt đầu ổn định lại.

Đỡ người ngồi xuống bên trong màn trướng, nha hoàn nửa quỳ trên chỗ để chân, dự định cởi vớ giày cho thiếu gia, nhưng Bùi Lăng lại khẽ lắc đầu.

Thấy thế, nha hoàn vội hỏi: "Thiếu gia có gì dặn dò?"

Bùi Lăng nhìn mặt nạ trên mặt nàng, trực tiếp hỏi: "Ngươi cũng đã biết việc của Vô Diện đại tiên?"

Nha hoàn lập tức khẽ giật mình, trên cơ bản phản ứng giống như đúc nha hoàn hầu hạ Bùi Lăng, nàng ngừng động tác trong tay, hơi không quá chắc chắn trả lời: "Hồi thiếu gia, tiểu tỳ... Hình như có nghe nói nhưng bây giờ không nghĩ ra."

Nghe vậy, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, nếu hiện tại thật sự có thể nghe ngóng đến tình huống của Vô Diện đại tiên, tất nhiên là tốt nhất.

Không nghe được cũng không sao.

Chỉ cần có thể lấy được mặt nạ của đối phương giống như hoàn hầu hạ hắn là được!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp hỏi vấn đề giống vừa rồi: "Vậy ngươi... Biết tế phẩm không?"

Nghe được hai chữ "tế phẩm", thân thể nha hoàn cứng đờ, sau một hồi lâu nàng mới cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

Giọng nha hoàn đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo: "Tiểu tỳ... Là tế phẩm!"

"Tiểu tỳ nên đi tìm Hương Nga tiểu thư!"

Trong lời nói của nàng tràn ngập hận ý hùng hậu, khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt, không chút do dự đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Thấy nha hoàn không lấy ra chủy thủ đâm mình, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Đối phương không ra tay, hắn vận chuyển [Khô Tâm thuật] như thế nào?

Lấy mặt nạ trên mặt đối phương như thế nào?

Đúng vậy, hắn dự định trực tiếp lặp lại hành động lấy được mặt nạ của nha hoàn kia, trước hết để đối phương nhớ ký ức liên quan tới tế phẩm, sau đó lại dùng [Khô Tâm thuật] lừa dối qua ải, như thế có thể thuận lợi cầm tới mặt nạ của đối phương...

Chương 1679: Ban ngày, đêm tối (1)

Nếu hành động lần này thất bại, trực tiếp cướp!

Chỉ có điều, nhìn qua khí thế bốc hơi lên quanh người đối phương, đã không phải thứ mà tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể ngăn cản, Bùi Lăng biết điều giữ yên lặng, mặc cho nàng đi xa.

"Bộp, bộp, bộp... ' Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng đi xa, trong phòng ngủ lập tức chỉ còn lại một mình Bùi Lãng.

Hắn nhướn mày, nha hoàn này cũng là tế phẩm!

Hơn nữa, chắc đã bị Tiêu Hương Nga tự tay hiến tế.

Hiện tại đối phương bị hai chữ "tế phẩm" nhắc nhở, thực lực tăng mạnh còn muốn lấy mặt nạ của nàng, chỉ sợ hơi khó khăn, vẫn nên đổi một mục tiêu thì tốt hơn...

Suy nghĩ xoay chuyển, trong giây lát Bùi Lăng lại rời khỏi phòng ngủ.

Không biết nơi nào truyền đến tiếng gà gáy, theo chân trời mờ mờ, cả tòa Tiêu phủ tỉnh lại.

Đêm dài đã qua, lúc sáng sớm Bùi Lăng khoác lên sương đêm, về trong phòng của mình.

Đêm qua, hắn đã đi hết cả Tiêu phủ to như vậy một lượt, phát hiện tất cả nha hoàn đều mang mặt nạ trong đêm. Chỉ là hắn thăm dò mấy người, phát hiện mỗi một nha hoàn đều có mục tiêu căm hận khác biệt, rất khó thông qua cùng một loại thủ đoạn, lấy được mặt nạ của bọn họ.

Ngoài ra, hộ vệ lúc ban ngày, đến đêm không có người nào qua đêm ở chỗ này.

Lúc đang suy nghĩ, hắn đi vòng qua bình phong, đi vào trong phòng, ngồi ở bên bàn, trong phòng ấm áp giao hòa với về âm u lạnh lẽo trên mặt nạ, lại tản ra màu trắng hơi mỏng manh.

Cảm giác âm u lạnh lẽo như giòi trong xương chui thẳng vào trong cơ thể Bùi Lăng, hắn không nhịn được cúi đầu phát ra một trận ho khan dữ dội.

Kéo thân thể bệnh tật bôn ba suốt đêm, hình như bệnh tình của hắn có dấu hiệu tăng thêm.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức đưa tay gỡ mặt nạ xuống.

Khí tức của hắn lập tức rơi xuống phàm nhân, nhưng trạng thái lại có chỗ khôi phục, rõ ràng bệnh tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Nhưng ngay sau đó hắn hơi hoảng hốt, thấy tay mình cầm một chùm nhánh hoa mới bẻ, vội vàng đi xuyên qua hành lang, đi đến hậu viện, vừa đi vừa nói với người sau lưng: "Có lẽ canh giờ này mẫu thân vừa dậy, ta đi tặng nhánh hoa này, vừa vặn để nàng cắm vào bình... Dỗ nàng vui vẻ, ta thấy bên kia có thớt tuấn mã Ô Vân Cái Tuyết, cũng có thể sắp xếp."

Dường như sau lưng có hạ nhân nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau, nghe vậy cung kính nói: "Thiếu gia nhạy bén!"

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy trong tầm mắt là đèn lồng nặng nề, tất cả vật trang trí trên tủ bách bảo tỏa ra ánh sáng lung linh, tử khí um tùm.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi trở nên vô cùng nghiêm nghị, mình lại thức tỉnh một đoạn ký ức của "Tranh thiếu gia"!

Đến tối, mặt nạ có thể giúp hắn khôi phục lực lượng; nhưng ở ban ngày lại tăng thêm nguyền rủa!

Chỉ có điều, không đeo mặt nạ, ký ức của Tiêu Tranh sẽ theo thời gian bắt đầu khôi phục từng bước một. Mệnh cách của đối phương sẽ dần thức tỉnh, dần thay thế mình!

Hắn vốn tưởng ở trong ngôi nhà này, ban ngày an toàn, ban đêm nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra tình huống thực tế hoàn toàn ngược lại!

Ban ngày là một đường chết, đêm tối mới là cơ hội của bọn họ!

Đang nghĩ ngợi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Một giọng nói trong trẻo xen lẫn sự cung kính vang lên: "Thiếu gia, tiểu tỳ đến đưa điểm tâm cho ngài."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía bình phong, suy nghĩ, nhanh chóng nhân tiện nói: "Vào đi!"

"Kẹt kẹt."

Cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, một nha hoàn mặc váy vải xanh, cầm hộp cơm đi vòng qua bình phong, đi vào trong phòng.

Nha hoàn này không đeo mặt nạ, thanh sam váy xanh, ống tay áo thêu một chút hoa văn như dây leo, chải búi tóc trái đào chia đều hai bên, rủ xuống một dải sợi tóc, dùng dây buộc tóc màu hồng buộc lại, rơi xuống vai trái. Trông nàng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặt tròn mắt tròn, màu da trắng nõn, trong thanh tú lộ ra vẻ hồn nhiên. Quan sát tỉ mỉ, trên trán nàng có một vết sẹo nhỏ không đáng chú ý, dường như lúc trước va chạm ở nơi nào đó, để lại vết lõm nhỏ như đậu hà lan.

Sau khi đi vòng qua bình phong, nàng bước nhanh đến trước bàn, sau khi hơi uốn gối liền đặt hộp cơm lên bàn, mở cái nắp, nói:

"Tiểu tỳ hầu hạ thiếu gia dùng cơm."

Bùi Lăng nghiêm túc quan sát tên nha hoàn mới tới này, khuôn mặt nàng xa lạ, khác biệt quá nhiều với tên nha hoàn hầu hạ mình vào hôm qua. Chỉ không biết tiểu tỳ trước mắt này, rốt cuộc là người sống hay cũng là tế phẩm đã bị hiến tế?

Thế nhưng, hiện tại đối phương không đeo mặt nạ, tạm đợi đến ban đêm lại nói...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cùng nói giống như hôm qua: "Ngươi lui xuống trước đi, ta không cần hầu hạ. Sau một canh giờ, lại đến dọn dẹp"

Nha hoàn nghe vậy, lập tức khom người nói: "Vâng!"

Thấy Bùi Lăng không có phân phó gì khác, nàng quay người cáo lui.

Đưa mắt nhìn nha hoàn đi ra ngoài, nghe tiếng bước chân của nàng đi xa, lúc này Bùi Lăng mới bưng đồ ăn lên, bắt đầu ăn.

Chẳng mấy chốc hắn đã quét sạch sành sanh đồ ăn trước mặt, rau cháo ấm áp vào bụng, cả người lập tức linh hoạt hơn nhiều.

Bùi Lăng cảm thấy trạng thái của mình rõ ràng tăng lên, bệnh tỉnh cũng dịu đi.

Chương 1680: Ban ngày, đêm tối (2)

Chỉ có điều, hắn cũng không lơ là, sau khi buông đũa ngà xuống, tiếp tục ngồi cạnh bàn chờ đợi.

Chỉ cần thân thể xuất hiện bất kỳ khó chịu gì, hắn sẽ lập tức sử dụng hệ thống uỷ thác.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một canh giờ cũng không xảy ra chuyện gì.

"Rầm rầm rầm"

Ngay lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang, giọng nha hoàn vừa rồi truyền đến: "Thiếu gia, tiểu tỳ có thể đi vào dọn dẹp không?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Vào đi"

"Kẹt kẹt."

Cửa phòng bị đẩy ra, nha hoàn váy xanh đi đến, rất gọn gàng dọn dẹp xong bát đũa, lau sạch cái bàn, cầm hộp cơm rời đi.

Bùi Lăng nhìn bóng lưng nàng biến mất sau tấm bình phong, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới.

Mất đi tu vi, thể chất của hắn giảm xuống trên diện rộng, hiện tại lại lao lực một đêm, vừa mới ăn xong cũng không có tinh lực lại đi làm chuyện khác.

"Ngủ một giấc trước..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cởi áo ngoài, sau đó đi đến bên giường, nằm xuống.

Lúc này cơn buồn ngủ của hắn đã kéo tới như thủy triều gần như không chống đỡ nổi, Bùi Lăng miễn cưỡng kéo chăn mền lên cho mình, lập tức ngủ thật say.

Đèn lồng yên tĩnh thiêu đốt, bóng đen trong phòng chậm chạp nhúc nhích theo đèn đuốc lay động rất nhỏ, ánh sáng châu ngọc chiết xạ ngàn vạn, sáng chói mà lạnh băng, trong phòng mờ tối như đang nổi lên tai hoạ và tai nạn gì đó...

Trong đình viện hoang vắng, cành lá vốn xanh um hoa thụ lần lượt lụi tàn.

Hồng Phấn tân nương mình đầy thương tích váy xé rách khắp nơi, nhuốm máu, cả người có vẻ chật vật không chịu nổi.

Nàng đứng dưới một gốc hoa thụ gần như bị chẻ thành cây gậy, mặt phấn máu tươi, góc áo ống tay áo đều tản ra từng mùi máu tươi dày đặc, sắc mặt tái xanh.

Đột nhiên, Hồng Phấn tân nương cúi người, phát ra một tiếng ho khan vô cùng dữ dội.

Lần này nàng bị thương rất nặng!

Không biết vì sao tên nha hoàn truy sát mình đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, dù nàng có rất nhiều thủ đoạn, nếu không phải vừa nãy có một tiếng gà gáy làm nha hoàn kia đột nhiên lùi lại, chắc chắn nàng đã bị đối phương làm thịt rồi!

"Xem ra chỉ cần trời vừa sáng sẽ an toàn."

"Sau này đến ban đêm cẩn thận một chút, đợi đến ban ngày lại làm việc quan trọng!"

"Trước tiên phải chuẩn bị tế phẩm!"

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương hơi nghỉ ngơi, sau khi khôi phục một chút lực lượng, trực tiếp đứng dậy bước về phía tú lâu của mình.

Chẳng mấy chốc, nàng đã về một tòa tiểu viện một cửa hoa mộc thấp thoáng, trong viện có một tòa tú lâu rường cột chạm trổ đứng sừng sững.

Hồng Phấn tân nương đi thẳng vào trong lâu, vừa ngồi bên bàn, sau lưng đã vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng nha hoàn từ truyền đến ngoài cửa: "Tiểu thư, tiểu tỳ đưa điểm tâm đến."

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương lạnh lẽo, lúc này nói: "Vào đi!"

"Kẹt kẹt."

Cửa bị đẩy ra, nha hoàn váy sam màu chàm cầm hộp cơm đi đến.

Nàng chải Song Bình Kế, trên búi tóc một bên còn cài đóa hoa cúc màu hồng mới hái, giọt sương trên cánh hoa còn chưa khô, trong mùi hương hơi đắng còn xen lẫn sự lạnh lẽo.

Nha hoàn này lông mỉ cong mắt to, dung mạo thanh tú, tóc mái cắt ngang trán tản ra trên trán, trên trán là vẻ kính cẩn nghe theo tự nhiên quen thuộc mà thành, là tiểu tỳ đuổi giết Hồng Phấn tân nương vào tối hôm qua.

Chỉ có điều, dường như hiện tại đối phương không hề nhớ chuyện xảy ra vào tối hôm qua, sau khi đi vào bên trong lập tức uốn gối hành lễ, cung kính nói: "Tiểu thư!"

Hồng Phấn tân nương yên tĩnh nhìn nàng, giữ im lặng.

Thấy vẻ mặt tiểu thư hơi không đúng, trong lòng nha đầu nghi ngờ, hơi có vẻ thấp thỏm hỏi: "Tiểu thư, sao thế?"

Hồng Phấn tân nương nhàn nhạt phân phó: "Lấy thức ăn ra đi."

Nha hoàn vội vàng nói: "Vâng!"

Nói xong, nàng đặt hộp cơm lên mặt bàn, mở cái nắp ra, lấy ra một đĩa như ý quyển từ bên trong, sau đó là một bát hạnh nhân đậu hũ, ngay sau đó đủ loại rau ngâm, chao, bánh ngọt móng ngựa, rau xanh xảo cải ngọt...

Ngay lúc nha hoàn cúi đầu loay hoay chén dĩa, phốc!

Một tiếng vang trầm, một cây chủy thủ đột nhiên đâm vào sau lưng nàng.

Vẻ mặt nha hoàn ngạc nhiên, nhưng không đợi nàng có nhiều phản ứng hơn, phần cổ lại mát lạnh...

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Lưỡi dao sáng như tuyết nhanh chóng đâm vào, trong máu bắn tung tóe nha hoàn đã biến thành một huyết nhân, thể xác vốn ấm áp nhanh chóng lạnh tanh, chẳng mấy chốc đã bất lực ngã xuống đất.

Sau khi xác định nàng không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh gì, Hồng Phấn tân nương không chậm trễ chút nào đưa tay vẫy một cái, trong nháy mắt gọi ra một ngọn lửa màu u lục.

Hỏa diễm chạm vào thi thể, trong chớp mắt đã đốt thi thể nha hoàn thành tro tàn.

Ngay sau đó, Hồng Phấn tân nương lại đưa ra một ngón tay, một cơn gió mạnh nổi lên ở đất bằng, cuốn tro cốt trước mắt lên gào thét mà ra, trong khoảnh khắc tản vào hư không, bụi bặm hỗn tạp lại không bất cứ dấu vết gì.

Nhìn mặt đất không có vật gì, Hồng Phấn tân nương hài lòng nhẹ gật đầu.

Ban đêm không giết được đối phương, ban ngày lại có thể!

Sau khi xử lý xong nha hoàn, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn đồ ăn trên bàn, hiện tại có tu vi, nàng không cần dựa vào những đồ ăn phàm nhân này để duy trì sinh cơ.

Chương 1681: Huyết thực

Vén rèm châu lên, đi vào nội thất.

Hồng Phấn tân nương cởi váy áo rách tung toé, nhiễm vết máu trên người, sau đó mở ngăn tủ ra tìm kiếm một lượt, đã thấy trong số hoa phục đủ mọi màu sắc có một kiện váy ngắn đỏ chót hoa văn nhàu kim, lập tức cảm thấy rất giống với bộ áo cưới ban đầu của mình, không chậm trễ chút nào đưa tay lấy.

Ngay lúc này, một đoạn ký ức xa lạ nổi lên trong lòng.

Ngày xuân thiều quang đầy đình viện, mình đứng ở vị trí gần cửa sổ cùng nha hoàn, chậm rãi kéo ra một cuộn vải áo xinh đẹp như máu, sáng bóng như ngọc.

Một vú già khuôn mặt mơ hồ đứng bên cạnh, đang líu lo không ngừng nói: "Đây là do thương đội chở về từ xa, nghe nói vốn là cống phẩm, chủ xưởng phường Hoàng gia nhận chỗ tốt mới trộm lấy xuất ra một chút như thế, chúng ta đã mua về tất cả, theo ý tiểu tỷ, tiểu thư nhà chúng ta thích hợp với màu đỏ chót nhất..."

"Làm áo ngắn vạt cân tay áo rộng, váy xếp nếp, màu sắc này tươi đẹp như giọt máu, không cần mặc lên, chỉ khoa tay như thế cũng có thể chiếu rọi người ta đến đỏ rực, phải dùng vàng bạc tuyến thêu phượng hoàng mẫu đơn mới đè ép được..."

Tiếng nói đột nhiên biến mất, Hồng Phấn tân nương đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy mình đã thay xong một bộ váy áo sạch sẽ.

Chỉ có điều, váy áo thay đổi lại không phải bộ váy sam đỏ chót do mình chọn, mà là áo ngắn tím nhạt tay áo hẹp, váy lụa vàng nhạt, bên hông thắt gấm vóc ngả xanh.

Hàng lông mày kẻ đen của Hồng Phấn tân nương cau lại, nhưng chợt cảm thấy hình như bộ váy này cũng rất tốt?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng cách đó không xa, tóc dài rối tung, khuôn mặt trắng thuần, áo tím váy vàng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, so sánh với váy màu đỏ chót lại có một loại phong tình khác.

Do dự một lát, Hồng Phấn tân nương khẽ lắc đầu, bây giờ còn có việc chính phải làm, không phải lúc so đo những điều này.

"Đi tìm kiếm một tế phẩm thích hợp trước..."

"Sau đó là Tiêu Tranh kia, tối hôm qua hắn ra tay giúp nha hoàn kia...

"Nhân lúc ban ngày, đi chăm sóc hắn!"

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, nàng bước nhanh đi đến trước bàn trang điểm, kéo ra ngăn kéo, tùy ý lấy ra một cây trâm dài vàng ròng khảm bảo từ bên trong, búi tóc dài lên cao cao, lại cài mấy cây trâm phụ, sau khi xác định sẽ không ảnh hưởng đến hành động của mình, mới quay người đi ra ngoài cửa.

Trong viện nào đó của Tiêu phủ, bóng trúc um tùm, mọi tiếng động bành trướng, chiếu rọi phía trên song cửa sổ như nhảy múa vòng quanh.

Trong phòng.

Trên cái bàn tròn gỗ lê vàng khảm đá cẩm thạch điêu khắc sơn thủy nhân vật, đặt hai chồng đĩa không cao cả thước.

hơi thở thịt rượu tràn ngập cả phòng, vẻ mặt "Úc" buồn bã ngồi ở cạnh bàn, đang ăn đồ ăn trước mặt như hổ đói.

Món ngon vào bụng, lại thêm một chung rượu ấm áp, giữa mùi hoa quế thơm ngát tràn đầy phun ra nuốt vào, vô cùng thoải mái.

Lúc "Úc" gió cuốn mây tan, đột nhiên lấy lại tinh thần.

Khí tức của hắn ta đã đạt đến Luyện Khí kỳ đỉnh phong!

Chỉ có điều, vừa rồi ăn uống, hắn ta lại thấy được mấy đoạn ký ức xa lạ.

Một lần là mình ngồi xổm trung bình tấn trong đình, một hán tử cao lớn khôi ngô để trần lồng ngực rắn chắc, cầm roi ngựa trong tay đứng hầu ở bên, vẻ mặt lạnh lùng giảng giải sự quan trọng khi đứng trung bình tấn; một lần là hắn ta đứng ở trước cửa sổ có chuối tây thấp thoáng, cầm bút tập viết theo mẫu chữ, bút lông sói phác hoạ từng đường nét, nét chữ cứng cáp; còn có một lần là tay hắn ta cầm quạt xếp mạ vàng, trên người mặc cẩm bào, ngọc hoàn buộc tóc, ăn mặc phong độ nhẹ nhàng, khoác áo lông cáo đỏ chậm rãi đi qua rừng hoa mai rơi đầy tuyết đọng, đi đến trước một làm nhánh hoa buông xuống, dùng quạt xếp nhẹ nhàng nâng lên một nhánh hoa mọc đầy nụ hoa, mỉm cười quay đầu nói với người sau lưng: "Hoa mai tuyết, lê hoa nguyệt, tổng tương tư. Trong những ngày ta bị phụ thân ép học, lúc nào cũng nhớ ngươi, nhưng không biết vị đầu bài nổi tiếng khắp thiên hạ này có từng nhớ tới ta hay không?"

Những ký ức xa lạ này, lần sau thời gian dài hơn lần trước như là hắn ta tự mình trải qua.

"Úc" đặt đũa ngà xuống đưa mắt nhìn quanh, đèn lồng còn đang yên tĩnh thiêu đốt trong phòng, tia sáng mờ nhạt lại chỉ chiếu sáng một tấc vuông.

Bên ngoài song cửa sổ, nắng sớm mờ mở ôn nhu vẩy xuống.

Một đêm đã qua, lại là ánh bình minh vừa ló rạng.

Không biết nha hoàn hầu hạ ở bên đã không thấy tăm hơi từ lúc nào.

"Úc" xắn tay áo, đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa trước mặt mình một chút, chợt phát hiện mỡ đông còn sót lại ở đáy chén đã hóa thành máu đen.

Đồ ăn thừa là thịt người, rau là tóc người và da người, canh dư là máu người, thức ăn trôi nổi bên trong là ngón tay, con mắt đủ loại.

Mà một bát canh đậu hũ hắn ta uống được một nửa, rõ ràng là hầm chế từ tủy người.

"Úc" lập tức nhíu mày, bản thân hắn ta là quỷ vật, nuốt ăn người sống đều là việc đương nhiên. Hắn ta thấy một bàn tiệc thịt người này lại rất bình thường, căn bản không có bất kỳ chán ghét phản cảm nào.

Chỉ có điều, trong tình huống này, đều khiến hắn ta cảm thấy nơi nào hơi không đúng.

Chương 1682: Trao đổi manh mối (1)

Không đợi hắn ta nghĩ rõ ràng những vấn đề này: "cốc cốc cốc"

có người gõ cửa phòng của hắn ta.

Ngay sau đó, giọng nha hoàn truyền đến: "Thiếu gia, tiểu tỳ đưa điểm tâm đến."

"Úc" lấy lại tinh thần, phân phó nói: "Vào đi."

Chẳng mấy chốc, một nha hoàn váy lam cầm hộp cơm đi vào, nàng mặt dài, lông mày nhỏ nhắn mắt mở to, cái mũi nhỏ miệng nhỏ không tính rất xinh đẹp nhưng có một loại tiểu gia bích ngọc động lòng người.

Tóc dài đen nhánh, bện thành hai cái bánh quai chèo đơn giản rủ xuống trước ngực.

Vừa đi vòng qua bình phong, thấy trên bàn bừa bộn và tình cảnh máu me đáng sợ, nha hoàn lập tức trợn to mắt, bị dọa đến lui lại mấy bước, hộp cơm trong tay suýt nữa rơi xuống tại chỗ.

"Úc" thản nhiên mở miệng: "Lấy đồ ăn ra đi"

Nha hoàn nghe vậy, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: "Vâng!"

Nàng lấy lại bình tĩnh, tiến lên lấy đồ ăn ra, đặt lên chỗ trống trên bản.

Lần này "Úc" không để nàng thử đồ ăn, mà trực tiếp cầm chén đũa lên, bắt đầu ăn từng ngụm.

Chẳng mấy chốc, hắn ta quét sạch sành sanh tất cả thức ăn, nhưng lực lượng trong cơ thể lại không tăng trưởng một chút vào, cũng không tiếp tục xuất hiện những ký ức xa lạ kia.

Phát hiện điều ấy: "Úc" khẽ gật đầu, lập tức hiểu được chỉ có thức ăn đưa tới vào ban đêm, mới có thể để hắn ta khôi phục càng nhiều lực lượng.

Thế nhưng...

Cái này quá đơn giản!

Vị tạo hóa kia không thể dễ dàng như vậy!

Hắn ta luôn cảm giác có chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm đã xảy ra trên người mình, hắn ta còn chưa phát hiện ra vấn đề.

Manh mối quá ít!

Nghĩ tới đây: "Úc" lập tức phân phó nói: "Ngươi đi xuống trước."

Nha hoàn uốn gối nói: "Vâng!"

Nàng nhanh chóng cáo lui rời đi.

"Úc" ngồi cạnh bàn, lẳng lặng chờ đợi một lát, đột nhiên đứng dậy đi ra cửa phỏng.

"Kẹt kẹt."

Cửa phòng mở ra, một gã hộ vệ vẻ mặt khách sáo đã đứng đấy, thấy thiếu gia đi ra, hắn ta lập tức khom mình hành lễ nói: "Thiếu gia...

Còn chưa nói hết câu, hộ vệ đã cảm thấy trong cổ xiết chặt, lập tức không thể phát ra tiếng nói gì, một bàn tay như sắt thép đổ bê tông giữ chặt cổ hắn ta, lập tức kéo hắn ta vào trong phòng.

"Ẩm! "

Cửa phòng lập tức khép lại, lại không thấy bất kỳ tiếng động nào xung quanh, chỉ có rừng trúc xào xạc, tiếng lá cây như sóng nước thủy triều tĩnh mịch bành trướng.

Tia nắng ban mai trút xuống trong đình, sân nhỏ vốn tiêu điều càng tăng thêm mấy phần ấm áp.

Mùa này cây ngân hạnh đã hoàn toàn rút đi màu sắc xanh đậm, đầu cành tràn đầy từng điểm màu vàng rực rỡ.

Lá cây vàng óng tung bay đầy đất, rơi xuống gạch xanh.

Một hộ vệ khuôn mặt ngay ngắn đứng hầu ngoài cửa, ánh mắt như chim ưng cảnh giác xung quanh.

Ngay lúc này, cửa sân đột nhiên bị đẩy ra, vây vàng không khác gì lá vàng đầy đất nhẹ nhàng bước vào, thiếu nữ búi tóc cao áo tím vượt qua cánh cửa, tròng mắt lạnh như băng nhanh chóng quan sát chung quanh.

Thấy Hương Nga tiểu thư đến đây, hộ vệ vội vàng cung kính hành lễ, nói: "Tiểu thư!"

Hồng Phấn tân nương khẽ gật đầu, chợt phân phó: "Tiêu Tranh ốm đau, ta cố ý đến đây thăm hỏi, ngươi lui xuống trước đi."

Nói xong, không chờ hộ vệ trả lời, trong đôi mắt nàng lập tức hiện ra một tia ô quang nhàn nhạt.

Hộ vệ hé miệng, vừa định trả lời điều gì đó, vẻ mặt khẽ giật mình, chợt không chút do dự gật đầu: "Vâng!"

Thế là, hộ vệ cúi người hành lễ, không chút lề mề sải bước đi ra ngoài, rời khỏi đình viện.

Thấy trong tòa sân nhỏ cửa riêng này chỉ còn lại mỗi mình Hồng Phấn tân nương khẽ đảo cổ tay, chuôi chủy thủ sáng như tuyết từng hiến tế nha hoàn lập tức nằm trong lòng bàn tay.

Nàng bước nhanh đến trước cửa, đưa tay gõ gõ.

"Rầm rầm rầm"

Trong phòng không có bất cứ tiếng động gì, dường như căn bản không có ai ở bên trong.

Hồng Phấn tân nương không hề dao động, thấy không có người đáp lại, dứt khoát trực tiếp đẩy cửa vào.

"Kẹt kẹt."

Cửa mở, tia nắng ban mai và gió lạnh tranh nhau chen lấn tràn vào, nhưng vẻ tối tăm và ấm áp trong phòng lại như đông cứng lại, khó mà xua tan.

Đối diện cánh cửa là một tấm bình phong gỗ lê vàng một cánh chạm khắc chim uyên ương mộc nhiễm nha sơn thủy lầu các, trên đó là cây rừng um tùm rậm rạp, thác nước trong veo, trong mây che sương quấn có từng tòa đình đài lầu các tráng lệ như ẩn như hiện.

Đường núi quanh co uốn lượn vào sâu bên trong, ở sườn núi có một ẩn sĩ tay áo bồng bềnh, đang chậm rãi bước đi.

Đi vòng qua tấm bình phong này, bên trong tia sáng lờ mờ, cho dù có một chiếc đèn lồng chiếu sáng, lại có sắc trời chiếu vào từ bên ngoài bình phong, vẫn có hình bóng lay động.

Chỉ có điều, Hồng Phấn tân nương đã khôi phục một bộ phận tu vi không chịu chút trở ngại nào, trực tiếp cất bước đi vào trong phòng.

Nàng vừa đi từng bước vào bên trong, vừa thăm dò gọi: "Tiêu Tranh, Tiêu Tranh..."

Chẳng mấy chốc, nàng đã đi vòng qua cái bàn, đi tới trước màn.

Chỉ thấy màn trướng màu tím nhạt nhàu kim treo cao, lộ ra Tiêu Tranh ngồi xếp bằng trên giường, đang đeo một tấm mặt nạ bóng loáng như chế tạo từ thép ròng trên mặt.

Lúc này, giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo hỏi: "Tiêu Hương Nga, tìm ta có chuyện gì?"

Chương 1683: Trao đổi manh mối (2)

Phát hiện khí tức của đối phương cũng là Luyện Khí, Hồng Phấn tân nương cười lạnh, lúc này không nói nhảm bất kỳ điều gì, năm ngón tay buông lỏng, chủy thủ vạch ra một đường vòng cung trắng như tuyết giữa không trung, lập tức bay về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng cũng dùng ngón tay thành đao, nhắm thẳng vào Hồng Phấn tân nương, khe khẽ chém một cái.

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc bá đạo, sắc bén đột nhiên bay ra.

Keng!

Đao khí chém trúng chủy thủ phát ra một tiếng kim thiết va chạm, chủy thủ này nhìn như phàm vật lại cứng cỏi lạ thường, giao chiến chính diện với đao khí lại không có chút dấu hiệu hao tổn nào.

Chỉ là rõ ràng lực lượng của Hồng Phấn tân nương không cùng cảnh giới với Bùi Lăng, vì vậy chủy thủ chưa từng xuất hiện tổn thương, nhưng trong nháy mắt lại bị chấn động đến bay ngược ra.

Dư thế đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía Hồng Phấn tân nương.

Hồng Phấn tân nương nhẹ giơ tay áo hẹp lên, năm ngón tay tinh tế trắng nõn như đàn tấu tì bà cách không, nhanh chóng xoa nhẹ mấy lần.

Chủy thủ đang bị đánh cho bay xéo ra lập tức bị lực lượng vô hình dẫn dắt, lại trở về đón lấy đao khí.

Keng keng keng keng keng...

Sau khi chủy thủ bị đánh bay bảy tám lần liên tục, đạo đao khí này của Bùi Lăng mới hoàn toàn bị hao mòn gần như không còn.

Hồng Phấn tân nương lảo đảo lui lại mấy bước, trong chốc lát không dám tiếp tục ra tay, nàng đã xác định thân phận của đối phương!

"Quả thật là chủ nhân!"

"Không biết hiện tại chủ nhân cũng sưu tập được manh mối gì?"

"Vừa hay hiện tại thiếp thân cũng có chút thu hoạch..."

Hồng Phấn tân nương chợt mỉm cười hỏi, dường như người vừa đột nhiên ra tay căn bản không phải mình.

Bùi Lăng chậm rãi thu lại khí tức, cố gắng ngăn chặn bệnh tình dân tăng lên, bình tĩnh nói: "Hiện tại ta nắm giữ vài manh mối, đó là những nha hoàn xuất hiện vào ban đêm đều là tế phẩm từng hiến tế"

Nghe vậy, Hồng Phấn tân nương không hề thấy bất ngờ, nàng cũng nhận được qua ký ức liên quan, lập tức biết lời nói của Bùi Lăng không có vấn đề.

Lập tức mở miệng nói: "Mặt nạ, là nhược điểm của những nha hoàn kia"

"Hiện tại thiếp thân đã diệt trừ một nha hoàn."

Nghe lời này, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, hắn đã biết tin tức mặt nạ này, hơn nữa biết càng nhiều hơn đối phương!

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, hắn khẽ lắc đầu, nói:

"Những nha hoàn kia không quan trọng. Hiện tại thứ thật sự quan trọng là phần hiến tế tiếp theo... Ngươi hiểu bao nhiêu về Vô Diện đại tiên?"

Hồng Phấn tân nương nhẹ cau mày ngài, nói: "Cũng không biết một tí gì"

"Thế nhưng, chờ sau khi hiến tế bắt đầu, chắc có thể biết một ít chuyện"

"Đúng rồi, không biết chủ nhân định dùng cái gì làm tế phẩm?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Còn chưa nghĩ ra."

Nói xong, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói: "Hiện tại ta đang nghĩ cách thu hoạch ký ức ban đầu của thân thể này:

"Đây là nhục thân của Tiêu thiếu gia Tiêu Tranh, chắc chắn hắn hiểu rất rõ chân tướng Vô Diện đại tiên"

"Nếu có thể đạt được ký ức của Tiêu Tranh này, tất nhiên rất có lợi cho việc chúng ta phá vỡ tình hình."

"Trong khoảng thời gian này, có phải ngươi cũng nhận được ký ức của Tiêu Hương Nga không?"

Hồng Phấn tân nương mặt không đổi sắc, khẽ cười nói: "Đúng là chủ nhân, lại nhanh chóng tìm được manh mối như vậy."

"Chỉ có điều, thiếp thân ngu dốt lại không nghĩ tới điểm ấy, cũng không đạt được bất kỳ ký ức gì của Tiêu Hương Nga"

Sau đó, đôi bên lại nói một ít chuyện, Bùi Lăng cố ý tránh chủ đề mặt nạ và nha hoàn, dường như Hồng Phấn tân nương cũng cố ý giấu giếm điều gì đó, lời nói của đôi bên đều là một vài việc cơ sở nhất, lại không khó hỏi thăm.

Một lát sau, thấy cuối cùng không thám thính ra việc gì khác, Hồng Phấn tân nương lập tức nói: "Chủ nhân, thiếp thân còn có chút việc khác, nên cáo lui"

Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hồng Phấn tân nương chợt quay người rời đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất trong cách cửa, lại cảm giác khí tức của Hồng Phấn tân nương đã hoàn toàn đi xa, Bùi Lăng không thể kìm được, lập tức phát ra một trận ho khan tan nát cõi lòng.

Hắn nhanh chóng lấy mặt nạ xuống, ho khan vẫn chưa thể dừng lại, vết máu không ngừng tràn ra khóe miệng, nhiễm ướt vạt áo trước, nhìn thấy mà giật mình.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Bùi Lăng mới bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy cả người đều có vẻ suy yếu.

"Chắc chắn Hồng Phấn tân nương đã thức tỉnh một bộ phận ký ức của Tiêu Hương Nga..."

"Vừa rồi ta cố ý nói đây là nhục thân của Tiêu Tranh, nàng không phát hiện vấn đề gì, nói rõ nàng căn bản không biết việc mệnh cách của chúng ta đã bị trấn áp!"

"Hiện tại nàng có thể khôi phục một bộ phận tu vị, lại đi con đường hoàn toàn ngược lại với ta, nàng đang chuyển biến thành Tiêu Hương Nga!"

"Thế nhưng, đây lại là một chuyện tốt với ta!"

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ tới đây như hao tổn tâm thần quá lớn, Bùi Lăng lại ho khan một trận: "Hụ khụ khụ khụ khục..."

Nhìn trên vạt áo càng ngày càng nhiều máu tươi, hắn cau mày, cũng không biết vì sao từ lúc tiến vào tạo hóa chi địa đến nay, Hồng Phấn tân nương và "Úc" không có việc gì, ngược lại hắn là truyền nhân đạt được truyền thừa của "Chú" lại nhận lấy nguyền rủa.

Chương 1684: Tấm mặt nạ thứ ba

Cảm nhận được bệnh tình còn đang tiếp tục tăng thêm, không có chút xoa dịu nào vì đã gõ xuống mặt nạ, vì để phòng hoàn toàn trở thành bệnh nguy kịch, hắn vội vàng nằm xuống, kéo mền gấm đắp lên.

Ngay sau đó, hắn lập tức ngủ say...

Tú lâu.

Rèm châu nửa cuốn, màn thêu buông xuống.

Rương hòm sơn son đựng đầy vàng đều bị mở ra, đủ loại váy áo hoa mỹ, đồ trang sức trâm vòng, đủ loại đồ dùng của nữ nhi rơi đây đất.

Còn có một bàn trầm thủy hương trân quý bị đổ nhào, mùi thơm ngào ngạt kiều diễm tràn ra cả tòa lầu các.

Trên đất trống trong khuê các, Hồng Phấn tân nương vén cao tay áo hẹp, đang cau mày đưa mắt nhìn quanh, trong mắt đây lo nghĩ.

Kỳ quái!

Bùi Lăng lấy đâu ra mặt nạ vào ban ngày?

Căn cứ vào manh mối mà nàng đang nắm giữ, chỉ có nha hoàn từng bị hiến tế mới có thể có được mặt nạ.

Hơn nữa, vừa đến ban ngày, nha hoàn cũng mất mặt nạ...

Còn có một chuyện, chính là tối hôm qua nàng còn chưa khôi phục lực lượng Luyện Khí kỳ, bị khóa ở trong phòng, đối mặt với sự đuổi giết của nha hoàn, phải đeo mặt nạ của tên nha hoàn kia mới có thể thoát khỏi vòng vây, cứ vậy rời khỏi tú lâu.

Chắc chắn mặt nạ là một manh mối vô cùng quan trọng!

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương càng cau chặt hàng mày ngài, hiện tại nàng chỉ biết mặt nạ là điểm mấu chốt, nhưng cũng không rõ tác dụng cụ thể của mặt nạ, càng không biết lấy mặt nạ như thế nào.

Ngoại trừ mặt nạ, lần này nàng gặp mặt Bùi Lăng con thu hoạch một manh mối quan trọng khác, đó là ký ức của nguyên chủ!

Đúng vậy, cho đến tận nay nàng đã lấy được mấy đoạn ký ức của nguyên chủ, mặc dù trên cơ bản đều là một chút việc vặt, cũng không có phát hiện manh mối đáng giá nào, nhưng tiếp tục như vậy chắc chắn nàng sẽ dần nhớ lại càng nhiều chuyện bí mật có liên quan đến Vô Diện đại tiên, hiến tế, Tiêu gia.

Chắc chắn tạo hóa chân chính của "Chú" cũng ở bên trong!

"Chắc Bùi Lăng cũng đã nhận được một bộ phận ký ức của Tiêu Tranh, nếu không sẽ không biết nhiều như vậy."

"Nhưng vừa rồi hắn cố ý không nói, ngược lại còn nghe ngóng ký ức của Tiêu Hương Nga từ ta..."

"Chắc hắn đã biết chút gì đó, nhưng biết không được đầy đủ"

"Ha ha ha... Ta không cần phải để ý đến hắn, chờ đạt được toàn bộ ký ức của Tiêu Hương Nga, sẽ có thể biết càng nhiều!"

Nghĩ đến đây, Hồng Phấn tân nương lấy ra chuôi chủy thủ dùng để hiến tế từ trong tay áo, lưỡi đao sáng như tuyết như mặt kính, chiếu rọi ra hai mắt lạnh lẽo của nàng.

Một ký ức xa lạ lại quen thuộc đến kỳ lạ hiện ra ở trong đầu nàng...

Gió từ bốn phương tám hướng thổi vào Tiêu phủ, lá vàng bay múa xoay quanh đây trời, mặt trời từ đông đến tây, ánh sáng dần tắt, khắp nơi ấm áp.

Theo thời gian trôi qua, cuối cùng một tia ánh nắng chìm vào mặt đất, chẳng mấy chốc hoàng hôn bao trùm, lại đến ban đêm.

Trong phòng ngủ, đèn lồng khẽ đung đưa, ánh sáng mờ nhạt bao phủ trong phòng.

"Kẹt kẹt."

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một nha hoàn mặc váy sam màu chàm bước nhanh đi đến.

Nhìn thân hình cử chỉ, chính là tên nha hoàn hầu hạ vào lúc ban ngày, chỉ có điều lúc này trên mặt của nàng cũng đeo một tấm mặt nạ bóng loáng như gương.

"Thiếu gia, thiếu gia... Nha hoàn chưa đi vòng qua bình phong, tiếng gọi đã truyền đến.

Trong màn Bùi Lăng lập tức tỉnh táo, đang muốn ngồi dậy rời giường, đột nhiên tâm niệm vừa động đeo mặt nạ lên mặt, sau đó nằm im không nhúc nhích.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nha hoàn đã vòng qua bình phong, đi tới trước giường Bùi Lăng.

"Thiếu gia... Thiếu gia..." Nàng lại gọi hai tiếng, đưa tay vém màn lên, thấy thiếu gia nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, dường như vẫn còn ngủ say, liền nhẹ nhàng đặt chén thuốc bưng trong tay xuống mặt bàn cách đó không xa.

Khanh!

Ngay sau đó, nha hoàn rút ra một cây chủy thủ từ trong tay áo, quay lại bên giường giơ lưỡi dao lên cao cao.

Trong màn gấm nửa cuốn, Bùi Lăng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, ngay cả hô hấp cũng không loạn chút nào.

Nha hoàn cầm chủy thủ lên hung hăng đâm xuống!

Phốc!

Lưỡi dao găm sắc bén không có chút nào cách trở đâm xuyên qua cẩm y dày, đâm thật sâu vào ngực Bùi Lăng.

Trong máu bắn tung tóe, máu tươi ào ạt chảy xuôi, nhanh chóng thẩm thấu vào áo bào và đệm chăn.

Nhìn tình cảnh này, nha hoàn đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng buông chuôi dao găm cầm trên tay ra, hoảng loạn nói:

"Thiếu, thiếu gia, ta... Tiểu tỳ..."

Không đợi nàng nói hết lời, sinh cơ quanh người Bùi Lăng lập tức biến mất, trong chớp mắt đã không khác gì tử thi.

Thấy thiếu gia bị mình đâm chết, nha hoàn ngây người nhưng chẳng mấy chốc một màn ký ức máu me, đau khổ, oán hận, điên cuồng bắt đầu hiện ra trong đầu nàng...

Nha hoàn không nhúc nhích đứng trước giường, quanh người hiện ra hận ý hùng hậu.

Ngay sau đó, những hận ý này đều bị mặt nạ trên mặt nàng hấp thu, cùng lúc đó vị trí phần mắt mặt nạ bắt đầu có huyết lệ chảy xuôi.

Dường như bị lực lượng vô hình lau đi, bóng dáng nha hoàn chậm rãi tiêu tán.

Leng keng!

Nha hoàn hoàn toàn biến mất không thấy, mặt nạ không có gì chống đỡ rơi xuống mặt đất.

Chương 1685: Ngày hiến tế (1)

Cùng lúc đó, Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, hắn nhìn vị trí bị đâm tổn thương ở ngực, thanh chủy thủ kia đã ầm ầm tiêu tán giống như nha hoàn, không còn chút vết tích nào nữa.

Chân đạp lên, chỉ còn lại tấm mặt nạ chảy xuôi huyết lệ kia.

Bùi Lăng lật người ngồi dậy, nhặt mặt nạ lên, lập tức đeo nó lên trên mặt mình.

Tấm mặt nạ này nhanh chóng thông thuận dung hợp vào tấm mặt nạ trước đó, trước mắt hắn như mây khói mờ mịt một chút, lập tức thấy được một đoạn ký ức:

Mình bị "Tranh thiếu gia" kéo cánh tay đi trên hành lang.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Cầu xin ngươi thả tiểu tỳ... Thả tiểu tỳ...

Tiểu tỳ hầu hạ ngươi nhiều năm... Cầu xin ngươi xem trên tiểu tỷ có nhị lão dưới có đệ đệ muội muội tuổi nhỏ..."

"Thiếu gia, tiểu tỳ nguyện ý làm bất kỳ điều gì cho ngươi, cầu xin ngươi khai ân... Khai ân..."

Tiếng cầu xin tha thứ thê lương vang vọng trong đình viện, "Tranh thiếu gia" không hề bị lay động chút nào, còn khẽ cười nói: "Ngươi đã nguyện ý làm bất cứ điều gì cho ta, hiện tại còn giãy giụa làm gì?"

"Tất cả mọi thứ của Tiêu gia ta đều do Vô Diện đại tiên ban thưởng."

"Chỉ cần chuẩn bị tế phẩm thoả đáng, làm đại tiên hài lòng, đại tiên sẽ thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng gì của chúng ta!"

"Nguyện vọng của Tiêu gia ta là được..."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, đã thấy xung quanh có bóng đen lay động, đèn lồng trong phòng như đã thiêu đốt đến cuối cùng, càng có về lờ mờ.

Khí tức của hắn đã khôi phục được cấp độ Trúc Cơ!

Trên mặt đeo mặt nạ, huyết lệ càng trở nên rõ ràng hơn.

Dưới mặt nạ, vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, Vô Diện đại tiên thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng gì... Không biết có phải là thật hay không?

Rất có thể tạo hóa của "Chú" được giấu ở bên trong nó!

Nghĩ tới đây, hắn khẽ gật đầu, tự nhủ: "Đã đến đêm, có thể bắt đầu chuyện chính!"

Nói xong, Bùi Lăng đứng dậy đi đến trước ngăn tủ bên cạnh, nhanh chóng thay một bộ áo bào sạch sẽ, bước ra bên ngoài.

Theo thời gian trôi qua tán cây cheo leo chậm rãi hiện ra từ trong màn đêm, cuối cùng rõ ràng.

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, ngân hạnh rực rỡ nhẹ nhàng lay theo gió.

Lá vàng tung bay đầy trời, một bóng người vội vàng đi vào, bước nhanh qua đình viện, đi vào trong phòng ngủ.

"Hụ khụ khụ khụ khục..." Vừa đi vòng qua bình phong, Bùi Lăng không kiềm chế được phát ra một trận ho khan dữ dội, hắn lập tức gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khóe miệng đã chảy ra từng giọt máu tươi.

Lảo đảo mấy bước, vịn cái bàn ngồi xuống, lại là một trận ho khan tan nát cõi lòng, gần như muốn ho lục phủ ngũ tạng ra ngoài: "Hụ khụ khụ khụ khụ khụ khục..."

Sau một lúc lâu, Bùi Lăng suy yếu vô lực nằm sấp trên bàn, vạt áo trước, mặt bàn, trên mặt đất... Dấu vết loang lổ, tất cả đều là vết máu do hắn ho ra.

Bùi Lăng hít sâu một hơi, sau khi khôi phục một chút khí lực không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chống đỡ thân thể đi đến bên giường, cũng không kịp cởi ngoại bào dính đầy dơ bẩn, trực tiếp nằm xuống.

Gần như trong nháy mắt hắn nằm xuống, cơn buồn ngủ và mỏi mệt như thủy triều mãnh liệt ập tới, trong nháy mắt đã ngủ say.

Không biết thay đổi đèn lồng yên tĩnh thiêu đốt lên từ lúc nào, ánh nến nhảy nhót mờ mịt tản ra ánh sáng mơ hồ, chiếu rọi cả phòng mờ nhạt.

Dường như trải qua thời gian rất lâu, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.

"Phanh phanh phanh"

Bùi Lăng đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lập tức giơ tay cầm mặt nạ, chỉ cần có chuyện ngoài ý muốn, sẽ lập tức đeo nó lên mặt.

Nhìn chằm chằm chằm bình phong che ở trước cửa, Bùi Lăng trầm giọng hỏi: "Ai?"

"Thiếu gia." Ngoài cửa truyền tới một giọng nói cung kính: "Lão gia gọi ngài đến từ đường ngay."

Từ đường?

Hiến tết Bùi Lăng lập tức nhận ra điều gì đó, nhanh chóng trả lời: "Đã biết"

Lúc này, hắn cảm thấy thân thể mình đã có chỗ khôi phục, liền xoay người ngồi dậy từ trên giường, đi giày, bước đến trước rương hòm cách đó không xa.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đổi sang một bộ áo bào dày sạch sẽ, sau đó nhét mặt nạ vào trong, sửa sang lại y quan, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Hộ vệ khuôn mặt ngay ngắn canh giữ ở dưới hiên, thấy thiếu gia đi ra, lập tức khom mình hành lễ, nói: "Thiếu gia, mời đi theo thuộc hạ.

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này bóng mặt trời ngả về tây, tia sáng cuối cùng trên trời chiều dát lên một tầng ánh sáng ảm đạm trên cây ngân hạnh trong đình.

Màn đêm lại sắp giáng lâm.

Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Được"

Hộ vệ lập tức đi phía trước dẫn đường, Bùi Lăng theo sát phía sau.

Hai người đi qua nhà cửa đình viện trùng điệp, cuối cùng đi vào một cửa sân đặc biệt trang nghiêm, lại thấy một cái đình viện rộng lớn.

Trong viện lót gạch xanh chỉnh tề, một gốc cổ tùng tán cây như nắp ô, che đậy hơn phân nửa sân nhỏ, trong cả viện tràn ngập mùi hương đắng chát đặc biệt của lá tùng.

Gió lạnh thổi qua, tiếng thông reo từng trận, càng có về u tĩnh thê lương.

Giữa cành tùng thấp thoáng, đối diện là một tòa kiến trúc cao lớn mái hiên nặng ở đỉnh núi, cột son ngọc lan, thụy thú thủ vệ, dưới mái hiên có một loạt ky binh nhẹ nhàng lắc lư, chập chờn im ắng, là quy chế từ đường thường gặp.

Chương 1686: Ngày hiến tế (2)

Lúc này, sắc trời đã lờ mờ.

Hộ vệ dừng lại trước từ đường, cung kính bẩm báo: "Thiếu gia, nơi này là từ đường."

"Lão gia đang đợi ngài ở bên trong."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Ngươi lui ra đi"

Hộ vệ khom người nói: "Vâng!"

Nhìn hắn ta rời đi, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, một cơn gió lạnh đánh tới, trong tiếng thông reo, hắn nhịn không được lại ho khan một trận: "Khụ khụ khục..."

Cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp, sau khi tạm thời ngừng ho khan, hắn mới tiếp tục cất bước đi vào trong từ đường.

Hiện tại cửa lớn từ đường đang khép hờ.

"Kẹt kẹt."

Bùi Lăng chỉ nhẹ nhàng dùng sức, đã đẩy nó ra.

Chỉ thấy trong từ đường rường cột chạm trổ, bàn trụ màu tảo, giữa thanh tỏa vờn quanh, hai bên vách vẽ cảnh mây ráng màu um tùm, trăng treo trên cao.

Phía trên đặt một cái bàn cao gỗ trinh nam tơ vàng điêu khắc hoa văn ly ngẩng đầu cuốn mây, đặt một đôi đèn lồng kiểu quả dưa lụa đỏ, trong chụp đèn là ánh nến sáng rõ, soi sáng ra rèm châu oánh nhuận sáng bóng sau bàn.

Rèm châu như cực kỳ nặng nề, dù có gió đêm nhân cơ hội thổi vào từ đường, cũng không nhúc nhích tí nào.

Tiêu gia lão gia Tiêu Thọ: "Úc" và Hồng Phấn tân nương đều đã có mặt.

Tiêu Thọ khép tay áo đứng đó, về mặt trang trọng, phát hiện Bùi Lăng đến lại chưa từng quay đầu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cúi đầu, đứng hầu trước bàn.

Phía sau hắn ta: "Úc" và Hồng Phấn tân nương đứng một trái một phải, bên cạnh "Úc" trói gô một gã hộ vệ, hai mắt hắn ta nhắm nghiền, đầu rũ xuống, lại đang hôn mê bất tỉnh.

Bên cạnh Hồng Phấn tân nương đặt một cái rương.

Trong lư hương cách đó không xa đốt một nén nhang, đã đốt đến một đoạn cuối cùng.

'Ầm!

Cửa lớn không gió mà bay, ầm vang khép lại.

Lúc này Tiêu Thọ mới xoay đầu lại nhìn Bùi Lăng, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Vô Diện đại tiên, pháp lực vô biên, phù hộ Tiêu thị ta phúc tộ kéo dài."

"Đêm nay là kỳ hạn Tiêu thị ta hiến tế cho Vô Diện đại tiên."

"Đây cũng là một lần hiến tế cuối cùng"

"Sau lần tế tự này, nguyện vọng của Tiêu thị ta có thể lập tức đạt thành!"

Nguyện vọng của Tiêu thị...

Nghe đến đây, Bùi Lăng nhướn mày, hắn đã từ trong ký ức của nha hoàn biết nguyên nhân đại khái Tiêu gia hiến tế cho Vô Diện đại tiên, nhưng cụ thể nguyện vọng của Tiêu gia là cái gì, vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Chỉ có điều, trong tình huống này hắn cũng không thể trực tiếp đặt câu hỏi.

Dù sao, nếu là Tiêu Tranh chân chính ở chỗ này, không thể không biết loại vấn đề này.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn nhìn Hồng Phấn tân nương còn có "Úc", thấy hai vị này đều không phản ứng gì, cũng lựa chọn im lặng.

Tiêu Thọ nói tiếp: "Trong hiến tế tiếp theo, Mông Nhi thứ nhất, Hương Nga thứ hai, về phần Tranh Nhi, xếp thứ ba đi."

"Tốt, cùng ta tiến lên"

"Bái Vô Diện đại tiên!"

Nói xong, Tiêu Thọ vẩy vạt áo lên, quỳ xuống trước rèm châu.

"Úc" không do dự chút nào, lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, quỳ lạy vị sau rèm châu.

Hồng Phấn tân nương cũng thế.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng cũng cẩn thận làm theo.

Bốn người quỳ rạp trên đất, toàn bộ từ đường nhanh chóng rơi vào một mảnh vắng lặng, im ắng.

Trên bàn thờ, rèm châu tản ra về sáng bóng nhu hòa oánh nhuận chiếu rọi với đèn lồng, nhìn lại có một loại cảm giác kỳ quái.

Nén nhang trong lư hương yên tĩnh thiêu đốt, trong giây lát một đoạn tàn hương cuối cùng rơi xuống.

Hương tẫn lửa diệt.

Cùng lúc đó, toàn bộ từ đường đột ngột trở nên ảm đạm.

Sắc trời hoàng hôn hoàn toàn tối tăm, đêm tối đã giáng lâm!

Rèm châu phía trên bàn thờ từ từ mở ra, lộ ra một bức tượng thần không có gương mặt.

Kia như là một nam tử áo vải, chân đạp giày đen, khép tay áo ngồi xếp bằng, trên mặt trống rỗng cũng không có cái gì.

Theo thân hình lộ ra, trong từ đường âm khí dày đặc, trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng!

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần, đã thấy bức thần tượng này giống hệt với bức tượng mà mình từng gặp ở Thiên Ngoại đảo vào trước đó.

Một trận tim đập nhanh mãnh liệt lập tức chiếm lấy toàn bộ thể xác hắn.

Cảm giác hãi hùng khiếp vía khó mà kiềm chế như thủy triều đánh tới, dường như trong nơi tối tắm có khủng bố lớn, tai họa lớn gì đó sắp giáng lâm!

Đây là tượng thần của "Chú"!

Bùi Lăng lập tức giật mình.

Ngay lúc này, Tiêu Thọ trầm giọng phân phó: "Dâng hương!"

Nói xong, hắn ta đứng lên từ dưới đất, đi đến bên cạnh một cái bàn nhỏ giấu ở sau cột son, lấy hương hỏa xoay người tiến lên, dâng hương cho tượng thần.

Hương màu nâu cắm vào trong lư hương trước tượng thần, lúc khói xanh lượn lờ dâng lên bay về phía tượng thần, một nhóm sương mù hình thành chữ nhỏ, rõ ràng xuất hiện ở trên hư không nén nhang này: "Tiêu Thọ."

Tiêu Thọ lập tức khép tay áo lui lại, sau khi đứng về chỗ cũ, hắn ta quay đầu nhìn về phía "Úc".

Sau khi "Úc" phát hiện ánh mắt hắn ta cũng đứng lên, đi đến trước bàn nhỏ cầm hương, sau khi đốt lên, làm y hệt theo trình tự của Tiêu Thọ, dâng hương cho tượng thần của "Chú".

Tiếp theo là Hồng Phấn tân nương.

Chẳng mấy chốc, trong lư hương hình dáng đỉnh cắm ba nén hương, phía trên mỗi một nén nhang đều hiện ra một cái tên.

"Tiêu Thọ": "Tiêu Mông": "Tiêu Hương Nga".

Lúc khói xanh lượn lờ, ba người cùng nhìn về phía Bùi Lăng.

Chương 1687: Tế đàn

Bùi Lăng làm theo dáng vẻ của ba người, đứng dậy đi đến bàn nhỏ lấy hương dâng lên tượng thần cho "Chú".

Lúc sương mù quanh quẩn, phía trên một nén nhang này cũng hiện ra hai chữ "Tiêu Tranh".

Bốn nén nhang cắm vào, mùi hương hỏa và sương mù lập tức tản ra.

Chẳng mấy chốc một tòa tế đàn cổ xưa chầm chậm hiện ra từ trong hư không.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm đến tòa tế đàn này, sắc mặt Bùi Lăng đột nhiên dữ tợn! Trong đầu hắn dần sinh ra một ý thức khác, hơn nữa ý thức này càng ngày càng mạnh!

Hắn lập tức biết tình huống không đúng, nhanh chóng lấy ra mặt nạ từ bên trong, đeo lên mặt.

Cảm giác lạnh lẽo đập vào mặt, đi thẳng đến cốt tủy, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Bùi Lăng không nhịn được phát ra một trận ho khan kịch liệt: "Hụ khụ khụ khụ khục..."

Thật vất vả mới dừng được trận ho khan này, lập tức có một màn ký ức xa lạ xuất hiện ở trước mặt hắn...

Tay mình cầm lưỡi dao, mở ra từng chút da thịt của từng nha hoàn, lần lượt lột da, rút gân, khoét mắt, cắt lưỡi, chân gãy, đập nát sọ các nàng... Cứ như đang xử lý heo sống, cẩn thận cắt chém, phân loại chất đống trên tế đàn.

"Thiếu gia, cầu xin ngài... Khai ân..."

"Tiêu Tranh! !! Ngươi chết không yên lành! Ngươi chết không yên lành!"

"Toàn bộ Tiêu gia đều chết không yên lành... Dù tiểu tỳ vĩnh thế không được siêu sinh, cũng muốn nguyền rủa Tiêu thị ngươi..."

"Phát điên như thế cũng mơ tưởng trường sinh, căn bản là trời cao không có mắt... Tiêu thị tất vong! Tiêu Tranh, tên súc sinh này...

Trên mặt Tiêu Tranh bắn tung toé vô số vết máu, chảy xuôi theo gò má trắng nõn của hắn, chậm rãi nhỏ xuống, vẻ mặt hắn bình thản mặc cho những nha hoàn này kêu thảm, cầu xin tha thứ, nguyền rủa như thế nào, cũng không có chút vẻ dao động nào, chỉ tỉnh táo nói: "Có thể được Tiêu thị ta sử dụng hiến tế cho Vô Diện đại tiên, là vinh quang vô thượng của đám tiểu tỳ ti tiện các ngươi."

"Không biết cảm ân, ngược lại ăn nói ngông cuồng."

"Đáng chết!"

Còn chưa nói hết câu, lưỡi dao vung ra, từng miếng thịt còn đang nhúc nhích bị cắt đi theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ném từng cục thịt vào trong vũng máu.

Ngay lúc Bùi Lăng rơi vào trong ký ức vô cùng vô tận, sắc mặt "Úc" cũng bắt đầu giãy giụa.

Đến lúc này, cuối cùng hắn ta cũng nhận ra điều không ổn, chỉ có điều đã muộn, ánh mắt hắn ta dần hoảng hốt, tan rã, đã hơi không phân biệt được rốt cuộc mình là ai!

Lúc này, về mặt Tiêu Thọ nghiêm nghị mở miệng: "Hiến tế bắt đâu!"

Nghe vậy, trong lòng "Úc" còn đang giãy dụa, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào, hắn ta lập tức kéo tên hộ vệ bị trói chặt, đi lên tế đàn.

Vừa mới bước ra một bước: "Úc" như có cảm giác, cứ thế nương theo nghị lực cường đại, một lần nữa khống chế thân thể dừng lại.

Động tác của hắn ta vô cùng cứng ngắc, dường như cả người đột nhiên biến thành con rối, quay đầu từng chút một nhìn về phía Hồng Phấn tân nương, bờ môi gian nan mấp máy: "Giết ta!"

Hồng Phấn tân nương nhìn hắn ta một cái, nhàn nhạt trả lời:

"Không"

"Úc" nhướn mày, nhưng không đợi hắn ta suy nghĩ nhiều, Tiêu Thọ đã mở miệng, trầm giọng quát: "Mông Nhi, trong lúc tế tự đừng phân tâm!"

"Nhanh chóng tiến lên hiến tế"

"Không được sơ suất với Vô Diện đại tiên!"

"Úc" nghe lời nói này, tư duy lại bắt đầu hỗn loạn, hắn ta đột nhiên cảm giác mình không phải "Úc", mà là Tiêu Mông!

Ngay sau đó: "Úc" không còn đừng lại, đi từng bước về phía tế đàn.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đi tới bên cạnh tế đàn, lại một lần nữa dừng động tác, đã không còn bất kỳ cử động nào.

Tiêu Thọ lại mở miệng: "Mông Nhi, còn không nhanh hiến tế?"

"Nguyện vọng nhiều năm của Tiêu gia ta sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay!"

"Ngươi còn chờ cái gì?"

"Lập tức hiến tế, không được rề rà!"

"Úc" không nhúc nhích đứng đấy, vẫn không có phản ứng.

Sắc mặt Tiêu Thọ lập tức vô cùng nghiêm nghị, lúc này hắn ta cho tay vào tay áo, lấy ra tiền giấy đã sớm chuẩn bị tốt, ném từng nắm về phía "Úc".

Tiền giấy bay lả tả như lá rụng trong đình, như mưa rào gắn đầy người "Úc": "Úc" lập tức cảm thấy buồn ngủ, toàn lực ứng phó duy trì ý thức, lại dần trở nên bắt đầu mơ hồ.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã lên dây cót tinh thần, cố hết sức chống cự sự ăn mòn như đến từ chỗ sâu trong hồn phách.

Nhân cơ hội này, Tiêu Thọ nhanh chóng lấy ra phù lục nền đen hoa văn đỏ, tiến lên dán vào người "Úc".

Thân thể "Úc" lập tức cứng đờ.

Tiêu Thọ bắt chéo hai tay làm ra một tư thế kỳ dị, bờ môi nhanh chóng nhúc nhích, thấp giọng cầu khẩn.

Theo hắn ta đọc nhấn rõ từng chữ niệm tụng mập mờ không rõ, sắc mặt "Úc" lập tức kịch liệt giãy giụa, nếu hắn ta còn ở trạng thái đỉnh phong, loại phù lục có tác dụng ít ỏi này không thể có chút tác dụng nào với hắn ta!

Nhưng bây giờ, mệnh cách của "Úc" đang bị thôn phệ, ngay cả biết rõ ràng mình là ai, cũng vô cùng gian nan với hắn ta!

Chẳng mấy chốc, dáng vẻ "Úc" cứng ngắc đưa tay một chút xíu, ném hộ vệ đang xách trong tay lên trên tế đàn.

Tế đàn lạnh băng như huyền băng vạn năm, hộ vệ vẫn hôn mê đột nhiên bừng tỉnh.

Sau khi phát hiện vị trí hoàn cảnh khác thường, hộ vệ lập tức muốn đứng dậy, nhưng hắn ta nhanh chóng phát hiện tay chân của mình căn bản không thể động đậy.

Chương 1688: Bỏ dỡ nghi thức (1)

Hộ vệ vặn vẹo cái cổ, sau khi nhìn quanh hoảng sợ hỏi: "Thiếu gia, đây là có chuyện gì?"

"Úc" đứng ở trước mặt hắn ta không trả lời, vẻ mặt hắn ta không ngừng vặn vẹo biến hóa, lúc này hắn ta căn bản không nghe được tiếng nói bên ngoài.

Trong giây lát, động tác của "Úc" chậm chạp lấy ra một thanh chủy thủ sáng như tuyết, duỗi ra từng chút một.

Lưỡi dao lạnh lẽo soi sáng ra vẻ mặt hoảng sợ của hộ vệ, cùng ánh mắt mê man của hắn ta.

Đột nhiên: "Úc" đảo ngược lưỡi dao đâm vào cổ mình!

Nhưng ngay chớp mắt mũi nhọn chạm đến làn da hắn ta: "Úc"

đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển mục tiêu nhắm ngay hộ vệ, chậm rãi đâm vào...

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên.

Tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể, huyết hoa vẩy ra, mùi hương ngai ngái tràn ngập cả phòng...

Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức của "Úc" dần tăng lên.

Đầu tiên hắn ta từ Luyện Khí kỳ khôi phục được Trúc Cơ kỳ, ngay sau đó lại từ Trúc Cơ kỳ khôi phục đến Kết Đan kỳ.

Lúc mới đầu, vẻ mặt của "Úc" còn đang cố hết sức giãy giụa, nhưng theo hiến tế tiến hành, động tác của hắn ta càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng ngày càng bình tĩnh.

Đến cuối cùng, trên mặt "Úc" dính đầy vết máu, không ngừng có thứ đỏ trắng nhỏ xuống từ cằm dưới, đã hoàn toàn khôi phục sự tỉnh táo từ sau từng cơn sợ hãi.

Chỉ có điều, trên khuôn mặt hắn ta đã không còn chút vẻ mặt sầu não uất ức thường ngày nào.

Lúc này, trên tế đàn, thân thể hộ vệ còn đang co quắp, hắn ta còn sống nhưng miệng đây vết máu, lại không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Máu tươi ào ạt chảy xuôi trên mặt của hắn ta, ngũ quan đã bị bỏ đi toàn bộ.

"Úc" thu hồi chủy thủ chậm rãi lui ra, sau đó cực kỳ thành kính quỳ gối, dập đầu với tượng thần của "Chú".

Rèm châu cuốn cao, bức tượng trong điện thờ lặng im yên ắng, âm khí trong toàn bộ từ đường lại càng nồng đậm, rét lạnh thấu xương.

Trên vách tường vẽ tranh của Tiên gia cũng bịt kín một tầng màu sắc ảm đạm.

Trên tế đàn giăng đầy dấu vết của đủ loại chặt chém đục dần thấm ra một tầng vết máu đen nhánh.

Mặt đá vốn kiên cố lập tức như đầm lầy.

Hộ vệ bắt đầu chìm vào trong tế đàn.

Hắn ta liều mạng giãy giụa, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, trong lòng phát ra nguyền rủa cực kỳ oán độc với Tiêu gia.

Khí đen bốc hơi như mây như sương, lúc này nguyền rủa và hận ý của hộ vệ như thực chất, xuôi theo khuôn mặt mất đi ngũ quan liên tục không ngừng hiện ra.

Những nguyền rủa và hận ý này bốc hơi lăn lộn phía trên tế đàn, chậm rãi ngưng kết thành một tấm mặt nạ không có ngũ quan, bóng loáng như gương, như rèn đúc ra từ thép ròng, nhìn lạnh lẽo quái dị.

Trong chớp mắt mặt nạ thành hình, trong tiếng máu đen ào ạt, hộ vệ hoàn toàn chìm vào trong tế đàn.

Trong chớp mắt, tế đàn khôi phục như lúc ban đầu, máu đen như đầm lầy chỉ là ảo giác lặng yên tản đi.

Trước bàn dài, bốn nén nhang còn đang rào rạt thiêu đốt, lúc khói xanh tản ra tên bốn người Tiêu gia lơ lửng giữa không trung, tế đàn cũ kỹ yên tĩnh đứng sừng sững ở chỗ sâu trong mây khói.

Thấy Tiêu Mông thuận lợi hoàn thành hiến tế, Tiêu Thọ vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó phân phó: "Hương Nga, đến ngươi."

"Nhanh chóng tiến lên hiến tế"

"Đừng chậm trễ!"

Nghe vậy, Hồng Phấn tân nương lập tức mở cái rương cạnh váy ra, bên trong cũng là một gã hộ vệ.

Nàng xoay người nhấc hộ vệ lên, ném lên trên tế đàn, sau đó rút ra một cây chủy thủ từ trong tay áo, trực tiếp bắt đầu hiến tế.

Lưỡi dao cắt qua làn da, tiếng vang huyết nhục, xương cốt rả rích không dứt, hộ vệ vốn đang hôn mê bị cơn đau kịch liệt làm bừng tỉnh, thứ đầu tiên nhìn thấy là chủy thủ lấy ra một con mắt của mình.

"AH, Tiếng kêu thảm thiết thê lương thay đổi, vang vọng trong từ đường.

Máu tươi lững lờ chảy xuôi theo tế đàn đầy dấu vết cổ xưa, chảy xuôi về phía bốn phương tám hướng.

Theo tế tự tiến hành, khí tức của Hồng Phấn tân nương bắt đầu mạnh lên, cũng từ Luyện Khí kỳ tăng trưởng đến Kết Đan kỳ.

Chẳng mấy chốc, máu đen hiện ra trên tế đàn cũng bị tế đàn thôn phệ từng chút một giống với tế phẩm trước đó, sự oán độc và căm hận cuồng loạn sinh ra trước khi tên hộ vệ này chết ngưng kết thành một tấm mặt nạ như chế tạo từ thép ròng.

Hồng Phấn tân nương cũng hoàn thành hiến tế.

Trên bàn thờ, đèn lồng yên tĩnh thiêu đốt, tranh vẽ trên tường càng có vẻ tối nghĩa âm u.

Âm khí đậm đặc ngưng kết thành mây khói màu xám đen, mờ mịt uốn lượn, quanh quẩn cả phòng.

Tấm bình phong điêu khắc hoa văn trăm tử ngàn tôn, dưa điệt rả rích chiếu rọi ra từng hình cắt muôn màu muôn vẻ.

Hình cắt lay động, tiếng bước chân hỗn loạn, lại như vừa đi vừa về quanh quẩn, xen lẫn rất nhiều tiếng xì xào bàn tán, dày đặc như thủy triều, âm thầm mãnh liệt.

Thấy việc rất thuận lợi, Tiêu Thọ nhìn về phía Bùi Lăng, nói:

"Tranh Nhi, đến ngươi."

"Nhanh đi hiến tế"

"Nguyện vọng của Tiêu gia ta sắp đạt thành!"

Nghe vậy, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong ký ức của Tiêu Tranh, chưa mở miệng, lập tức phát ra một trận ho khan kịch liệt.

Chương 1689: Bỏ dỡ nghi thức (2)

Hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy giữa mây khói lượn lờ, hơn phân nửa tế đàn cũ kỹ đã bị vết máu nhuộm qua, màu sắc loang lổ kín kẽ, khắp nơi đều là máu tươi lặp đi lặp lại nhuộm đỏ, bắn tung toé.

Hận ý hùng hậu mênh mông trong nó càng nồng đậm sâu nặng hơn trước đó.

"Úc" và Hồng Phấn tân nương đều đã hoàn thành hiến tết Bùi Lăng thở hổn hển, cảm giác mặt nạ lạnh băng khiến suy nghĩ của hắn dần tỉnh táo lại.

Lúc này, Tiêu Thọ nhíu mày lại, mở miệng lần nữa: "Tranh Nhị, ngươi còn lề mề cái gì?"

"Nhanh!"

"bi lên hiến tết"

"Làm trễ nải canh giờ, sẽ ảnh hưởng đến hy vọng đời đời kiếp kiếp của Tiêu gia đến nay!"

Bùi Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, không hề có ý đi lên hiến tế.

Thấy Tiêu Tranh thờ ơ, Tiêu Thọ lập tức nhíu chặt chân mày, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

Giống như vừa rồi, hắn ta lấy ra bó lớn tiền giấy từ trong tay áo, ném về phía Bùi Lăng.

Tiền giấy bay lả tả đầy người Bùi Lăng, nhưng Bùi Lăng vẫn không có bất kỳ động tác gì.

Nhân cơ hội này, Tiêu Thọ lại lấy ra phù lục nền đen hoa văn đỏ dán lên người hắn. Ngay sau đó, hai tay Tiêu Thọ bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nói lẩm bẩm.

Nhưng khác với Tiêu Mông vừa rồi, sau một loạt hành động này, Bùi Lăng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Tiêu Thọ lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng lấy ra càng nhiều tiền giấy nhưng ngay sau đó...

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc cô đọng vẽ qua ngang trời, trong nháy mắt chém sạch tất cả tiền giấy, phù lục!

Thế đi của đao khí không ngừng, khí tức bá đạo, máu tanh tản ra toàn bộ từ đường, trong chốc lát lại xua tan đi rất nhiều mùi hương.

Bùi Lăng đưa tay, lại một đạo đao khí huyết sắc ngang nhiên chém rat Lần này, đao khí gào thét tung hoành, chặt đứt bốn nén nhang đang thiêu đốt.

Mất đi hương hỏa chèo chống, tế đàn như vật thật bắt đầu run rẩy, tiêu tán, cùng lúc đó rèm châu mới tự động cuốn lên, lặng yên không tiếng động rơi xuống, lại che kín điện thờ.

Tượng thần bị rèm châu ngăn cản, khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn kia lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Hai ngọn đèn lồng trên bàn thờ như có cảm giác, đột nhiên nhảy lên dữ dội, khi thì tăng vọt chiếu khắp từ đường, khi thì yếu ớt như muốn dập tắt.

Toàn bộ từ đường lúc sáng lúc tối, khí tức rét lạnh lại không giảm ngược lại còn tăng.

"Không được!" Sắc mặt Tiêu Thọ thay đổi, nhưng còn chưa kịp làm chuyện gì, ngay sau đó...

"Âm!"

Cửa lớn từ đường đột nhiên mở ra.

"Vù vù vù..."

Cơn gió lạnh nhanh chóng cuốn vào, thổi tay áo bốn người bên trong tung bay, ánh lửa đèn lồng kịch liệt thu nhỏ, dường như trong chớp mắt đã hoàn toàn dập tắt.

Trong bóng tối đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng vui cười: "Hì hì ha ha... Hì hì... Hì hì hì hì... Ha ha..."

Lúc đầu tiếng cười đơn điệu, dần dần như càng ngày càng nhiều người tham gia vào.

Vô số tiếng cười bao hàm sự ác ý vang lên từ bốn phương tám, nhanh chóng ngưng kết thành sóng âm cuồn cuộn, gầm thét lao về phía bốn người Tiêu gia.

Trong cơn gió lạnh gào thét, đột nhiên xen lẫn một vài thứ mềm mại.

Nhìn kỹ lại, lại là nhiều đám tóc dài đen nhánh.

Những tóc dài này đến từ trên đỉnh từ đường, mới đầu chỉ là một số sợi, nhưng chẳng mấy chốc như thác nước màu đen, mái tóc đen dài vô cùng vô tận trút xuống, rủ xuống từng đống như giàn trồng hoa Tử Đằng giữa hè.

Từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm mở ra từ trong sợi tóc, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm bốn người Tiêu gia.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Hì hì..." Tiếng cười vẫn còn tiếp tục, cơn gió lạnh ngoài cửa nổi lên bốn phía, nha hoàn mặc váy sam màu chàm hoặc màu xanh, toàn thân đẫm máu đi ra từ trong bóng tối, ngũ quan bọn họ đều đã không còn, chỉ để lại máu thịt be bét lỗ thủng.

Trừng trừng nhìn vào bên trong từ đường.

Dưới làn váy chập chờn, tiếng "soạt" dần lên, một huyết hà hỗn tạp đủ loại khối thịt, di cốt, nội tạng, con mắt, lỗ tai, răng, đầu lưỡi không ngừng phình lên.

Tới gần từ đường từng chút một theo bước chân của đám nha hoàn.

Vẻ mặt Tiêu Thọ thay đổi, vội vàng lấy ra từng nắm tiền giấy từ trong tay áo ném ra ngoài, đồng thời lớn tiếng quát lên với Bùi Lăng: "Tranh Nhi! Mau tỉnh lại!"

"Nhanh chóng tỉnh lại!"

"Đừng bị quỷ quái mê hoặc, ảnh hưởng đến việc lớn của nhà ta!"

Bùi Lăng không để ý đến Tiêu Thọ, thân hình hơi chao đảo một cái, trong khoảnh khắc hóa thành u ảnh trốn vào bóng tối, biến mất không thấy gì nữa.

Vô số sợi tóc rủ xuống từ phía trên từ đường đung đưa như linh xà, quấn về phía ba người còn lại.

Tiền giấy bay múa đây trời nhưng không có bất kỳ tác dụng gì với những sợi tóc này.

"Két: "két".

Sợi tóc nhanh chóng quấn lên cổ, tứ chi, thân thể của ba người, sau đó nắm chặt.

Vẻ mặt Tiêu Thọ căng thẳng nhưng trong khoảnh khắc sợi tóc bao trùm toàn thân hắn ta, bọc hắn ta thành một cái kén màu đen dày, cuối cùng hắn ta khó mà phát ra tiếng động gì.

"Hì hì ha ha... Ha ha... Hì hì...

Váy phất qua tiền giấy đầy đất, khóe miệng đám nha hoàn cong cong, duy trì nụ cười quái dị, tới gần từng bước một.

Bọn họ rất thoải mái vượt qua cánh cửa từ đường, chậm rãi đưa tay.

Dưới tay áo hẹp tiện cho việc lao động là tay trắng phấn nộn, mười ngón mảnh khảnh, nhưng ngay sau đó móng tay hồng nhuận tăng vọt, trong chớp mắt đã hóa thành quỷ trảo xanh đen, hung hăng vồ xuống khuôn mặt ba người!

Chương 1690: Tạo hóa?

Nhưng ngay lúc này Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga đồng thời ra tay, pháp lực quanh thân hai người bành trướng, lực lượng cường đại lập tức tránh thoát sợi tóc trói buộc trùng điệp.

"Soạt"

Tiếng vang như vải vóc đột nhiên bị xé rách truyền ra, không biết bao nhiêu sợi tóc đỏng thời đứt gãy, hai bóng dáng phá kén mà ra.

Ngay sau đó: "Úc" đánh một quyền về phía đám nha hoàn.

Quyền ý cương mãnh như rồng, chưa chạm vào người đã kích thích một trận lông tơ dựng đứng.

Cơn gió mạnh đập vào mặt, gào thét chấn động, tất cả nha hoàn đều bị một quyền đánh tan như làm từ giấy, nhẹ nhàng tản ra bốn phương tám hướng.

Chỉ có điều, tiếng vui cười không chỉ không biến mất, ngược lại càng tấp nập: "Hì hì ha ha... Hì hì hì hì... Hì hì ha ha... Hì hì..."

"Vù... Vù... Vù....

Cổ tùng trong viện đột nhiên lay động dữ dội, cơn gió mạnh gào thét, vô số lá tùng rối rít rơi xuống như một trận mưa rào trong sân.

Trong bóng tối, hai ngọn đèn lồng da người đột nhiên sáng lên.

Đèn đuốc trắng bệch soi sáng ra một bóng dáng hoa phục ngọc biếc quấn quanh.

Khuôn mặt nàng xinh đẹp, khí chất đoan trang, trên búi tóc đen nhánh cắm vô số búi tóc rắn rết, âm khí quanh người như thực chất, mỗi khi bước ra một bước khiến hoàn bội đinh đương, trên mặt đất lại ngưng kết ra sương tuyết màu xám đen.

Nàng khép tay áo đi từng bước một đến từ đường.

Vô số âm khí, căm hận, oán độc như sương đen bốc hơi mà lên quanh người nàng, tươi thắm xen lẫn ở sau lưng nàng như hung thú đang phủ phục, có thể lao ra thôn phệ sạch sẽ cả tòa từ đường này bất kỳ lúc nào!

Đám nha hoàn bị đánh tan như cá bơi về biển, sau khi quỷ dị chuyển hướng giữa không trung, rối rít nhìn về phía chủ mẫu, chen chúc hai bên.

Lúc này, trong từ đường, sợi tóc liên tục không ngừng vẫn tiếp tục quấn về phía ba người.

Trong váy vải phiêu đãng, đâm nha hoàn cùng nhau há miệng phát ra tiếng rít lên vô cùng thê lương.

Vẻ mặt Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga căng thẳng, luống cuống tay chân ra tay phòng ngự, dường như từ trước tới nay chưa từng gặp trường hợp như vậy.

rầm rầm rầm...

Trong chốc lát, trong từ đường quyền phong khuấy động, luõi đao gào thét, tiếng sợi tóc đứt gãy không ngừng vang lên bên tai, đèn lồng trên bàn thờ lập tức dập tắt, trong lờ mờ không ngừng vang lên tiếng rầm rầm ruỳnh ruỳnh, lập tức xảy ra đại chiến!

Bùi Lăng hóa thân thành u ảnh, đứng ở chỗ tối yên lặng nhìn tình cảnh này.

"Úc" và Hồng Phấn tân nương ra tay không lưu loát.

Hơn nữa, bất kỳ thuật pháp gì cũng không có tác dụng, chỉ dựa vào tu vi của bản thân để cứng rắn chống đỡ.

Hai người này đã bị mệnh cách người Tiêu gia chiếm thế mạnh!

Trận hiến tế vừa rồi thật sự có vấn đề!

"Chỉ cần hiến tế cho tượng thần của Chú, có thể dẫn ra lực lượng của Chú."

"Đây chính là tạo hóa lần này."

"Hiện tại Úc và Hồng Phấn tân nương đã không còn cơ hội."

"Tiếp theo, ta chỉ cần chuẩn bị tế phẩm thích hợp, có thể đạt được tạo hóa của Chú!"

"Nguyện vọng của Tiêu gia là trường sinh, cho nên Chú ban cho Tiêu gia một cơ hội tranh với bọn ta, đồng thời trận tranh đạo này cực kỳ có lợi cho người Tiêu gia!"

"Nguyện vọng của ta là đại đạo Phản Hư!"

Bùi Lăng âm thầm nghĩ, tuy hiện tại đã biết tạo hóa chân chính là cái gì, nhưng vẫn có rất nhiều tình huống mà hắn không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đương nhiên, hiện tại đối với hắn, quan trọng nhất là tạo hóa, về phần nguyên nhân là cái gì, lại không liên quan chút nào!

Lúc này, Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga nương tựa theo lực lượng Kết Đan kỳ cường đại, cứ thế mang theo Tiêu Thọ giết tới cổng từ đường.

Nhìn qua quỷ ảnh và âm khí um tùm lay động ở bốn phương tám hướng, Tiêu Mông nhanh chóng nói: "Phụ thân! Nơi này có quá nhiều quỷ vật, chúng ta mau trốn khỏi Tiêu phủ!"

"khụ khụ khụ..." Tiêu Thọ được hai đứa con cứu ra trong lúc nguy cấp, trên cổ còn sót lại mấy vết ứ đọng thật sâu, hắn ta ho khan vài tiếng, lập tức lắc đầu nói: "Không được! Hiện tại có thể rời khỏi từ đường, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi Tiêu phủ!"

"Hiện tại tế tự chưa hoàn thành, một khi rời khỏi Tiêu phủ, ngươi và Hương Nga lập tức bị phản phệ, sẽ giống với Tranh Nhi!"

"Hiện tại chỉ có thể chờ đợi!"

"Đợi đến ban ngày, Tranh Nhi tỉnh lại còn có cơ hội!"

"Đến lúc đó, chỉ cần lại tiến hành hiến tế một lần nữa, tâm nguyện của chúng ta có thể đạt thành, từ đó đạt được trường sinh chân chính!"

Tiêu Hương Nga vung vẩy chủy thủ, cắt đứt một chùm tóc đen đang cuốn về phía mình, gật đầu nói: "Được!"

Lúc đang nói chuyện, nàng và Tiêu Mông che chở Tiêu Thọ vừa đánh vừa lui, chống đỡ sự tấn công của rất nhiều nha hoàn, nhanh chóng rời khỏi từ đường.

Ngay chớp mắt ba người rời khỏi từ đường, cơn gió lạnh đột nhiên dừng lại.

Cổ tùng lượn quanh một trận, mưa lá tùng dày đặc vô tận đột nhiên ngừng lại.

Cả tòa từ đường im bặt dừng lại, nhìn lại trống rỗng, yên tĩnh như chết.

"Phanh"

Cửa lớn từ đường đột nhiên đóng lại.

Sau giây lát, Bùi Lăng đi ra từ trong bóng tối.

Vừa đứng vững, hắn lập tức phát ra một trận ho khan dữ dội: "Hụ khụ khụ khụ khục..."

Sau khi ho một hồi lâu, hắn mới dân bình tĩnh lại.

Sau đó vung tay lên, đèn lồng vốn dập tắt lại đốt lên.

Chương 1691: Tranh mệnh (1)

Ánh lửa âm u chiếu sáng từ đường, thanh tỏa cột son, trang sức màu phấn tảo, trong hoa mỹ trang nghiêm, yên tĩnh nghiêm nghị.

Bình thường toà từ đường này đều đóng chặt cửa ra vào.

Hai đêm trước Bùi Lăng cũng đã tới nơi này, chỉ là cửa không mở ra, hắn không thể tiến vào bên trong, hiện tại lại muốn nhân cơ hội này làm quen nơi đây một chút, thuận tiện cho lần hiến tế tiếp theo.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, chợt đi về phía tượng thần của "Chú".

Nhưng vừa tới gần rèm châu đã bị một bình chướng vô hình ngăn trở, đứng nói đi vào phía sau rèm châu, ngay cả đưa tay vén lên rèm châu, cẩn thận quan sát điện thở phía sau rèm cũng làm không được.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nơi này có lực lượng của "Chú", không vào được cũng không sao.

Hắn xoay người, bắt đầu kiểm tra chỗ khác trong từ đường.

Từ đường rộng lớn lại không có quá nhiều đồ vật, liếc qua thấy ngay.

Bùi Lăng đi đến vách tường bên trái đầu tiên, đây là nguyên một mặt tường đều vẽ cảnh tượng như cung điện Tiên gia trên trời.

Trong trời quang mây tạnh, hoa thơm cỏ lạ khắp nơi, điện ngọc quỳnh lâu san sát, tiên nga váy dài nhanh nhẹn, chải Song Hoàn Kế đi lại bên trong, hoặc tay cầm lẵng hoa, hoặc cầm sáo ngọc thổi, hoặc bày mâm vàng hiến quả, hoặc ôm ấp tì bà nhảy múa...

Tư thái ngàn vạn, mặt mày ẩn tình, đều có dung mạo tuyệt đẹp, có thể gọi là nhân gian tuyệt sắc.

Lúc Bùi Lăng nhìn chằm chằm tranh vẽ trên tường, trước mắt hơi rung động, lập tức thấy tay mình cầm cần câu, ôm áo tơi, ngồi một mình ở ven hồ trong trời đông giá rét, tuyết lớn trắng ngần, đang run rẩy nhìn hồ nước đóng băng một nửa trước mặt.

Bỗng nhiên trong tay xiết chặt, bên cạnh truyền đến tiếng nhắc nhở mang theo sự vui mừng của gã sai vặt: "Thiếu gia, cá đã cắn câu! Nhanh!"

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng thu dây...

"Hụ khụ khụ khụ khục..." Bùi Lăng đột nhiên ho khan dữ dội, giật mình tỉnh lại.

Đã thấy bóng tối xung quanh lay động, đèn lồng bên cạnh chiếu đến bàn thờ, không thấy tuyết và hồ, chỉ có tranh vẽ trên tường đập vào mắt, mờ mịt mà lạnh băng, có vẻ tiên ý cao xa không dính khói lửa nhân gian.

Hắn nhướn mày, lại là ký ức của Tiêu Tranh!

Hình như từ đường này không có lợi với hắn...

Không thể tiếp tục ở lại chỗ này!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức quay đầu đi về phía ngoài cửa.

Chẳng mấy chốc, hắn nhanh chân đi đến trước cửa dùng sức đẩy cửa, nhưng tấm bình phong nhìn như mỏng manh lại không nhúc nhích tí nào.

Ngay sau đó, trước mắt Bùi Lăng như nổi lên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó hắn thấy mình xoay người ngồi dậy từ trên giường, sau khi tiếp nhận áo bào từ nha hoàn đứng hầu ở bên đưa tới nhanh chóng mặc vào, vội vàng đi ra ngoài.

Vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay thớt Thanh Thông Mã của ta như thế nào?"

Nha hoàn lúng túng nói cái gì đó, trong lúc bước nhanh không nghe rõ ràng, hắn nhanh chóng nói: "Dặn mã phu cẩn thận một chút, dùng nhiều trứng gà trộn lẫn hạt đậu, bồi dưỡng cho con súc vật này trước."

"Qua hai ngày nữa ra ngoài đi săn, chắc chắn phải để nó tiếp tục ra sức."

Còn chưa nói hết câu đã rời khỏi đình viện, dọc theo đường mòn hoa mộc thấp thoáng đi đến tiền viện.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại đã đứng ở chính giữa từ đường.

Hắn thay đổi sắc mặt sờ lên mặt nạ trên mặt.

Mặt nạ như thép ròng truyền đến cảm giác cực kỳ lạnh băng.

Nhưng ở trong từ đường này, hình như đã hơi áp chế không nổi mệnh cách của Tiêu Tranh!

Suy nghĩ của Bùi Lăng xoay chuyển, lập tức thi triển [U Quỷ độn pháp], hòa vào trong bóng tối chạy ra phía ngoài.

Nhưng vừa đến trước cổng chính, lại rơi vào một mảnh hoảng hốt, hắn thấy mình đứng trong một vùng ngoại ô như đất hoang, cau mày cầm roi ngựa trong tay, bên cành là một thớt tọa kỵ ngoan ngoãn đẹp đẽ, đang phát ra tiếng phì phì từ trong lỗ mũi, cúi đầu gặm nuốt cỏ xanh trên đất.

Cách đó không xa, một con hươu sao màu lông sáng rõ ngã lăn quay.

Trên cổ hắn ta cắm mấy mũi tên lông trắng, máu tươi chảy ra trên vết thương đã khô cạn.

Chỉ có điều quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, những máu tươi kia màu sắc tươi đẹp không bình thường, dường như có độc!

Bùi Lăng hoàn hồn ngước mắt nhìn xung quanh, lại một lần nữa về chính giữa từ đường. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Từ đường này là chỗ che chở người Tiêu gia!

Lúc này, hắn dừng lại ở chỗ này càng lâu càng nguy hiểm!

"Không thể thử nữa... Khụ khụ khục..."

"Lại nhớ thêm mấy lần nữa, có khả năng ta sẽ giống Hồng Phấn tân nương...

"Hiện tại, nhất định phải lập tức rời đi!"

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức phát ra một trận ho khan tan nát cõi lòng.

Sau khi hơi thở bình ổn, hắn không chút do dự, lập tức mở ra giao diện hệ thống.

Hiện tại chỉ cần hắn tới gần cửa ra vào từ đường, sẽ vô thức trở lại chính giữa từ đường, nhưng hệ thống không bị ảnh hưởng bởi ký ức của Tiêu Tranh!

Hiện tại mệnh cách của mình bị trấn áp, tùy tiện tu luyện công pháp gì hệ thống sẽ ưu tiên giải trừ trấn áp mệnh cách thay hắn.

Cách giải trừ trấn áp mệnh cách là đưa tặng những mặt nạ quỷ vật kia.

Bây giờ tất cả quỷ vật ở bên ngoài từ đường, chỉ cần mở ra một khóa uỷ thác, hệ thống sẽ lập tức khống chế hắn rời khỏi từ đường!

Chương 1692: Tranh mệnh (2)

Ngoại trừ cái đó ra, dựa theo kinh nghiệm uỷ thác lần trước, hiện tại hắn chỉ cần vừa đến bên ngoài, sẽ bị nguyền rủa.

Đến lúc đó hệ thống uỷ thác bị nguyền rủa cắt ngang, hắn vừa hay có thể khôi phục tự do...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, đã tính toán ổn thỏa, Bùi Lăng lập tức nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra mệnh cách của ký chủ bị trấn áp, không thể tu luyện..."

"Leng keng! Hệ thống giải trừ trấn áp cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, hắn không có dự định đi ra ngoài, mà trực tiếp quay đầu đi vào bên trong từ đường.

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên nhưng không đợi hắn biết rõ nguyên nhân, hệ thống đã thao túng thân thể hắn đi đến phía trước rèm châu.

Pháp lực trong cơ thể ầm vang vận chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đạo u ảnh, lại đột nhiên dùng [U Quỷ độn pháp] hòa vào bóng tối bên dưới bàn thờ.

Sau đó, hệ thống độn hành lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau vừa đi vừa về trong bóng tối trước rèm châu.

Không lâu sau, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng thay đổi, chỉ cảm thấy tất cả tia sáng từ phía trước hoặc là hai bên trái phải, toàn bộ hóa thành đến từ sau lưng.

Xung quanh tối đen, vô cùng ảm đạm, lạnh lẽo thấu xương.

Trong khoảng không màu xám đen, một tòa tượng thần không ngừng tràn ra âm khí lạnh lẽo, yên tĩnh mà ngồi.

Hắn đã đi vào phía sau rèm châu!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, hiện tại hệ thống muốn hiến tế cho "Chú"?

Nhưng hiện tại bên cạnh hắn căn bản không có tế phẩm...

Suy nghĩ chưa dứt, ngay sau đó Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đi ra phía trước, không quan tâm uy áp hùng hậu do tượng thần truyền đến, trực tiếp duỗi hai tay ra dùng sức ôm lấy nó, nửa nhấc nửa chuyển đẩy đến mép cái bệ, sau đó đá một cước qua, đá tượng thần nặng nề xuống cái bệ.

Âm! !

Tượng thần ngã trên đất, lập tức đập mặt đất bằng phẳng ra một cái hố to, lúc bụi đất tản ra khắp nơi, tượng thần lại lông tóc không tổn hao gì, uy áp kinh khủng trên đó cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Thấy cảnh này, đầu óc Bùi Lăng lập tức trống rỗng.

Nhưng hệ thống lại hoàn toàn không có dự định dừng tay, tiếp theo lại cởi một kiện áo ngoài, tiện tay quăng ra, vừa hay che lại đầu tượng thần, coi như che kín tượng thần.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đứng ở vị trí vừa rồi của tượng thần, ngồi xếp bằng xuống, bày ra một tư thế giống như đúc tượng thần.

Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn kịch liệt thay đổi, phối hợp với tấm mặt nạ không có ngũ quan trên mặt, chẳng mấy chốc đã thay đổi không khác tượng thần chút nào...

Trong chính đường Tiêu phủ.

Thẩm len xanh biếc dùng chỉ vàng thêu trăm tử ngàn tôn trải đầy đất, vừa vào cửa một tấm bình phong gấp sáu che đậy ánh mắt, phía sau là nguyên bộ dụng cụ gỗ hoàng hoa lê điêu khắc sơn thủy nhân vật.

Bày biện hoa mỹ, song cửa sổ lại giống với phòng ngủ Tiêu Tranh, đều bị từng tấm ván gỗ đóng đinh kín kẽ!

Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga một trái một phải dẫn theo Tiêu Thọ, bước nhanh vào trong phòng.

Chẳng biết ngọc quan buộc tóc của Tiêu Thọ đã rơi xuống từ lúc nào, lúc này tóc tai bù xù, đầu đầy mồ hôi, có vẻ rất chật vật, hắn ta không quan tâm chỉnh sửa lại vẻ ngoài, sau khi vào cửa, lập tức thúc giục: "Nhanh! Đóng cửa lại!"

"Chỉ cần chặn cửa lớn lại, những vật kia không vào được!"

Nghe vậy, Tiêu Hương Nga lập tức buông tay hắn ta ra, quay người khép cửa lại, cài then cửa.

Tiêu Mông cũng xoay người theo, dựa vào lực lượng cường đại của tu vi Kết Đan kỳ, kéo một cái tủ năm cánh cao bằng một người từ sau tấm bình phong, chặn ở phía sau cửa.

Hai người vừa làm xong tất cả, tiếng vui cười bén nhọn chói tai lập tức xuyên qua tấm bình phong, truyền vào trong phòng: "Hì hì ha ha... Hì hì... Hì hì hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..."

Ngay sau đó, tấm bình phong chấn động mạnh mẽ.

"Âm!"

"Phanh phanh phanh!"

"Phanh phanh phanh phanh phanh!"

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, tấm bình phong liên tục run rẩy, chấn động, cái tủ năm cánh chặn ở phía sau cũng bắt đầu lay động, rung động, khiến đồ vật bên trong lắc lư qua lại, phát ra tiếng lốp bốp.

Thấy dường như cái tủ năm cánh chống đỡ không nổi, ba người lập tức tiến lên, dùng sức chống đỡ cửa lớn và tủ gỗ.

Nghe tiếng vui cười liên miên không dứt vang lên bên ngoài, cảm nhận cánh cửa như sẽ chấn động chia năm xẻ bảy bất cứ lúc nào, Tiêu Mông lập tức lo lắng hỏi: "Phụ thân, tiếp theo phải làm thế nào?"

Tiêu Thọ nhanh chóng trả lời: "Chống đỡ tiếp!"

"chống đỡ đến ban ngày, những vật này chỉ có thể hại người trong đêm!"

"Phụ thân, nếu đến ban ngày. ' Ngay sau đó Tiêu Hương Nga hỏi, "Tiêu Tranh vẫn chưa tỉnh lại thì làm sao bây giờ?"

Tiêu Thọ nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, lạnh lùng nói: "Không thể thiếu tế phẩm cho Vô Diện đại tiên!"

Chương 1693: Đột nhiên tỉnh táo

"Nếu Tranh Nhi vẫn bị quỷ quái mê hoặc, không đi hiến tế, vậy...

Cũng chỉ có thể coi Tranh Nhi như tế phẩm để hiến tết"

"Dù như thế nào, Tiêu gia ta mưu đồ nhiều năm, đại nghiệp sắp hoàn thành, hiện tại tuyệt đối không cho phép thất bại!"

Đang nói, cánh cửa dưới người chấn động mạnh một trận: "Phanh phanh phanh phanh phanh..."

Ba người lập tức không dám phân tâm, dồn hết sức lực chống đỡ cửa lớn.

"hì hì ha ha... hì hì hì hì ha ha... Ha ha... Hì hì..."

Theo tiếng cười sắc nhọn, trong khe hở tấm bình phong đột nhiên tràn vào một dòng nước đen nhánh.

cẩn thận nhìn lại đây không phải dòng nước, mà là sợi tóc mảnh khảnh như rong biển, lại như rắn hủy nhanh chóng chui vào.

Chẳng mấy chốc, quấn lên cơ thể ba người.

Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga đang toàn lực ngăn cản cửa lớn, phát hiện sự khác thường đang muốn giãy giụa, đột nhiên động tác cứng đờ, vẻ mặt rơi vào mê man.

Ngay sau đó...

Oanh! !!

Cánh cửa tám mảnh ầm vang mở rộng, cái tủ năm cánh ngăn ở phía sau cửa cũng như đồ chơi bị đâm đến bay ngược ra, đồ linh tinh bên trong rơi xuống đầy đất.

Tiêu Thọ vịn tủ chưa thể may mắn thoát khỏi, người đến giữa không trung đã phun ra một ngụm máu, ngay sau đó "đông" một tiếng nặng nề, ngã mạnh xuống thảm len.

Trong cánh cửa mở rộng, đã thấy rất nhiều nha hoàn vây quanh chủ mẫu trôi nổi trên không trung, vô số chân cụt tay đứt, lưỡi mắt ngón tay chìm nổi trong huyết hà cuồn cuộn chảy xuôi, quanh quẩn trên người nàng.

Từng đôi mắt lạnh lẽo đỏ hồng, huyết lệ ào ạt tụ hợp vào huyết hà dưới chân, đang dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chăm chú ba tên huyết mạch Tiêu gia.

Giữa không trung, âm khí ngưng kết thành thực chất, bông tuyết màu xám đen bay xuống từng đoàn lớn, bay lả tả quỷ quyệt đáng sợ.

Tiêu Thọ nửa chống thân thể từ dưới đất, chưa mở miệng đã há mồm phun ra một ngụm máu lớn, khóe miệng hắn ta loang lổ vết máu, khàn giọng hô: "Ngăn cản bọn họ!"

Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga một trái một phải đứng ở sau cửa, lúc này lại không có bất kỳ động tác gì.

Trên khuôn mặt người không thay đổi đột nhiên thêm ra một vòng buồn râu như thực chất, không vung đi được; lúc đôi mắt người sau chớp động, lại vẽ qua một tia sát ý lệ khí nghiêm nghị.

Thủy triều như mực trào lên, vô số sợi tóc gào thét lên quần về phía Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga.

Đám nha hoàn nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng cong lên quỷ dị: "Hi hi... Hì hì ha ha... Hì hì... Ha ha...

Trong tiếng cười the thé, bọn họ tay áo hẹp nhẹ nhàng, tay trắng nõn mềm mại, móng tay tăng vọt như quỷ trảo, vạch tới trước mặt ba người kia!

Nhưng chẳng mấy chốc...

"Xoẹt xẹt!"

Tất cả sợi tóc đột nhiên bị một luồng lực lượng cực lớn vạch một cái cắt đứt, cắt tóc lộn xộn tản mạn đầy trời, sóng khí sắc bén khuấy động cả phòng, nơi đi qua ba búi tóc đen chôn vùi từng khúc, không còn sót lại chút gì!

Tất cả nha hoàn nhào lên như con rối, trong nháy mắt bị lực lượng vô hình treo ngược lên, toàn bộ mất đi quyền khống chế thân thể!

Tiêu Mông không nhìn những nha hoàn này, cũng không nhìn chủ mẫu, chỉ nhìn chằm chằm đình viện ngoài cửa, vẻ mặt buồn bực, giọng nói cô đơn nói: "Thì ra là thế, mệnh cách của chúng ta xảy ra vấn đề!"

Cách hắn ta không xa, Tiêu Hương Nga mười ngón lăng không gảy múa, như đang kéo bóp từng sợi tơ vô hình, cách không thao túng cái gì đó. Nghe vậy từ tốn nói: "Ta đã trúng kế từ một ngày trước."

"Hắn phát hiện sớm hơn chúng ta."

Hai người đang nói chuyện, chủ mẫu đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng rít lên như xuyên mây xé vải.

Tiếng rít như sóng dữ cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đánh tan tất cả nha hoàn.

Ngay sau đó, rất nhiều bóng dáng tỳ nữ xuất hiện ở bên cạnh chủ mẫu, lại ngưng tụ.

Sợi tóc đen nhánh che ngợp bầu trời, tiếp tục quấn về hai người.

Hai người thờ ơ nhìn tình cảnh này, trên người đột nhiên dâng lên âm khí và hận ý nồng đậm mênh mông hơn những quỷ vật này.

Tiêu Mông sầu não uất ức nói: "Ta đối phó những vật này."

"Ngươi đi vặn hỏi Tiêu Thọ"

"Chúng ta nhất định phải tìm được cách giải quyết mệnh cách trước khi đêm tối kết thúc."

Váy dài của Tiêu Hương Nga nhẹ bay lên: "Được!"

Còn chưa nói hết câu, nàng đã quay đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Thọ.

Sắc mặt Tiêu Thọ lập tức thay đổi.

...

"Ò ó o"

Gà trống vừa gáy trời đất sáng ngời.

Ở chân trời hiện ra ánh sáng, bóng dáng dày đặc đã như thuỷ triều xuống lặng yên tản đi.

Đình viện sau chính đường, cơn gió lạnh quanh quẩn, lá rụng nhao nhao.

Mở rộng cánh cửa, lộ ra tình hình trong phòng.

Dụng cụ ngã nghiêng, tạp vật đây đất.

Tất cả quỷ vật đã biến mất, không thấy chút bóng dáng.

Tung tích của Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga cũng mịt mờ.

Trên khung cửa, sợi tơ vô hình treo ngược một bóng người, hoa phục tản ra, xuyên thấu qua khoảng cách sợi tóc thấy rõ khuôn mặt hắn ta, lại là Tiêu Thọ.

Lúc này Tiêu Thọ mình đầy thương tích, ba tầng trong ngoài áo bào đều thấm đây tầng tầng lớp lớp máu tươi.

Khí tức của hắn ta hoàn toàn không biến mất, đã thành một bộ thi thể.

Mặt trời mới mọc dâng lên, vượt qua muôn sông nghìn núi, nhà cửa trùng điệp, chiếu vào đình viện này, vẩy xuống thi thể.

Vết thương quanh người Tiêu Thọ bắt đầu khôi phục từng chút một.

Chương 1694: "Úc" (1)

Những sợi tơ vô hình trói buộc hắn ta đứt đi từng đoạn.

Trong cơ thể của hắn ta dần có thêm một luồng sinh cơ cường đại, trong giây lát mí mắt hắn ta bỗng nhúc nhích.

Ngay sau đó, mí mắt động càng ngày càng nhiều, càng ngày càng linh hoạt.

Cuối cùng, Tiêu Thọ đột nhiên mở hai mắt ra!

Hắn ta nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức vững vàng rơi xuống đất, áo bào lam lũ bẩn thỉu, trên dưới cả người cũng đã không thấy bất kỳ thương thế gì, hành động mạnh mẽ như người thần.

Hơi hoạt động tay chân một chút, cảm nhận lực lượng dư thừa trong cơ thể, Tiêu Thọ lập tức híp mắt cười đắc ý, Vô Diện đại tiên thật sự có pháp lực vô biên!

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã giấu đi vẻ vui mừng.

Mông Nhi, Hương Nga, Tranh Nhi đều xảy ra chuyện, nhân lúc ban ngày hắn ta phải nhanh chóng đi hiến tế cho Vô Diện đại tiên một lần nữa, như thế có thể đánh thức ba đứa con của mình!

Nghĩ tới đây, Tiêu Thọ lập tức quay người đi đến từ đường.

Mặt trời mới mọc chiếu xuống, phủ thêm một tầng vàng rực cho ngân hạnh trong đình, vô cùng rực rỡ.

Gió thổi qua đầu cành, lá vàng nhao nhao, sau khi nhẹ nhàng xoay quanh mới rơi xuống mặt đất gạch xanh, chiếu rọi lẫn nhau, càng có về nhẹ nhàng khoan khoái.

"Kẹt kẹt."

Một bóng người quỷ quyệt hiện lên, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hồng Phấn tân nương không chậm trễ chút nào bước vào trong phòng.

Lúc này nàng vẫn mặc áo ngắn tím váy vàng như hôm qua, gấm vóc bên hông kết hình như ý chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi, vạt áo, ống tay áo đều có một chút dấu vết rách nát như vừa đánh nhau, tóc dài búi cao, trâm cài nghiêng, một đôi bông tai vàng ròng bên tai khúc xạ ánh sáng vàng, tản ra ánh sáng chói mắt lạnh băng.

Chỉ có điều, trên mặt lại đeo một tấm mặt nạ bóng loáng như gương.

Sau khi vào cửa, Hồng Phấn tân nương bước nhanh vòng qua bình phong, bắt đầu cẩn thận kiểm tra phòng ngủ thuộc về Tiêu Tranh.

Nhưng nhanh chóng phát hiện Bùi Lăng cũng không ở nơi này.

Hồng Phấn tân nương nhíu mày, tối hôm qua nàng tự mình ra tay tiến hành thẩm vấn Tiêu Thọ. Nhưng miệng đối phương quá cứng, không nói cái gì hết, lật qua lật lại chỉ nói đây là tâm nguyện suốt đời Tiêu gia, liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc ngay thời khắc sống còn vân vân.

Hơn nữa, hồn phách hắn ta như nhận lấy một loại che chở nào đó, thủ đoạn sưu hồn, mê hoặc tâm trí đủ loại không hề có tác dụng với hắn ta.

Bởi vậy Hồng Phấn tân nương chỉ hơi ra tay nặng một chút, chẳng mấy chốc đã dằn vặt đối phương đến chết.

Chỉ có điều, Tiêu Thọ vừa chết, có rất nhiều nha hoàn biến mất, mặt nạ của hắn ta rơi lại.

Nghĩ đến trước đó Bùi Lăng vẫn đeo mặt nạ, lại là người tỉnh táo nhất trong số ba người bọn họ, Hồng Phấn tân nương lập tức làm theo, đeo mặt nạ ở trên mặt của mình, sau đó nhanh chóng phát hiện mặt nạ này có thể giúp nàng giữ vững mệnh cách của mình!

Hiện tại đã là ban ngày, nàng vẫn có thể giữ tỉnh táo, cũng vì mặt nạ trên mặt!

Vấn đề mệnh cách tạm thời được giải quyết, Hồng Phấn tân nương không trì hoãn, đến tìm Bùi Lăng trước tiên.

Đúng vậy, lần này nàng trúng kế của Bùi Lăng, thức tỉnh quá nhiều ký ức Tiêu Hương Nga!

Thậm chí trước lúc tế tự tối hôm qua, đã vô thức coi mình thành Tiêu Hương Nga.

Bùi Lăng lại có thể sớm phát hiện chân tướng mệnh cách, chắc chắn sẽ biết về lần tạo hóa "Chú" này nhiều hơn nàng và "Úc"!

Xác định đối phương không ở nơi này, Hồng Phấn tân nương đang muốn quay người rời đi.

Ngay lúc này: "phanh phanh phanh", một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Ngay sau đó, giọng nha hoàn truyền đến: "Thiếu gia, tiểu tỳ đưa điểm tâm đến."

Hồng Phấn tân nương mặt không đổi sắc, buổi sáng mấy ngày nay cũng có nha hoàn đưa điểm tâm tới cho nàng đúng giờ, nhưng mỗi lần đều bị nàng thuận tay giết.

Cùng là Thiếu chủ Tiêu gia, bên Bùi Lăng cũng có nha hoàn đưa cơm, tất nhiên không thể bình thường hơn được.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, nàng chạy tới cổng, sau đó trực tiếp mở cửa phòng ra.

Người đứng ngoài cửa là nha hoàn thiếu niên mặc váy áo màu chàm, cổ tay đeo vòng bạc, gương mặt trắng thuần, trên Song Thùy Kế cài một đóa hoa cúc màu đỏ thắm.

Mùi đắng của hoa cúc xen lẫn với gió lạnh ngày mùa thu, chầm chậm tản ra.

Nha hoàn thấy Hồng Phấn tân nương, lập tức khẽ giật mình, nói:

"Hương Nga tiểu thư?"

Nàng nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức nói: "Tiểu tỳ đưa cho thiếu gia..."

Ầm!

Không đợi nàng nói hết lời, Hồng Phấn tân nương trực tiếp đưa tay đánh một chưởng, đập nha hoàn hôn mê ngay tại chỗ.

Chợt tiện tay đánh một chiêu, hút tới một cái hòm rỗng sơn đỏ mạ vàng khóa thú từ trong phòng. Năm ngón tay như gẩy dây đàn lay động giữa khoảng không, nha hoàn đã ngã xuống đất như con rối bị buộc dây, đứng thẳng lên, chủ động đi vào cái hòm.

"Xoạch"

Cái hòm nhanh chóng đóng lại.

Đây là tế phẩm chuẩn bị cho "Chú"!

Trước khi tới tìm kiếm Bùi Lăng, Hồng Phấn tân nương đã đối chiếu manh mối với "Úc", hiện tại tạo hóa của "Chú" chắc chắn có liên quan với tượng thần "Chú".

Chỉ có điều, bọn họ không thể trực tiếp hiến tế người sống cho "Chứ, như thế rất có thể sẽ xảy ra tình cảnh tối hôm qua, mệnh cách của bọn họ sẽ bị người Tiêu gia chiếm cứt

Chương 1695: "Úc" (2)

Tế phẩm có thể được "Chú" coi trọng, ngoại trừ người sống, chính là nguyền rủa và hận ý dày đặc tới cực điểm!

Những vật hiến tế này từng bị Tiêu gia tra tấn, chết thảm trên tế đàn, sau khi chết hóa thành quỷ vật còn phải tiếp tục làm hạ nhân bị Tiêu gia nô dịch, hận ý ấp ủ ngày đêm, dày đặc hùng hậu như thực chất, chính là tế phẩm tốt nhất!

"Buổi tối hôm nay, hiến tế thử một chút"

"Dù sao hiện tại mệnh cách tạm thời ổn định, có nhiều thời gian!"

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương cầm theo cái rương, một mình đi đến tú lâu.

Rừng trúc rả rích, tiếng ngàn vạn lá cây càng làm nổi bật vẻ u tĩnh xuất trần của căn nhà trong rừng.

"Bộp, bộp, bộp...

"Úc" bước nhanh trở lại chỗ ở, đẩy cửa phòng ra.

Ánh nắng chiếu vào phòng từ sau lưng hắn ta, vô số hạt bụi bay lên, chiếu rọi ra mặt nạ lạnh băng trơn nhẵn trên mặt hắn ta.

Tối hôm qua, sau khi Hồng Phấn tân nương dằn vặt Tiêu Thọ đến chết, rất nhiều quỷ vật nha hoàn tan thành mây khói, từng tấm mặt nạ rơi xuống mặt đất. Hồng Phấn tân nương sưu tập tất cả mặt nạ lại, không định để cho hắn ta một cái nào.

"Úc" vô thức cảm thấy việc này không thích hợp, cưỡng ép đòi đối phương đưa cho một cái.

Sau khi đeo mặt nạ lên lập tức phát hiện, nguyền rủa và hận ý trong mặt nạ có thể chống cự việc người Tiêu gia thôn phệ mệnh cách của hắn ta!

Vì vậy, hắn ta vẫn mang theo tấm mặt nạ này, không có ý định lấy xuống.

"Soạt": "soạt"Úc" đi vào trong phòng, lúc ống tay áo lay động lại có một sợi xiềng xích đen nhánh quấn quanh ở trên cổ tay hắn ta.

Một đầu khác của xiềng xích buộc bốn tên đã hộ vệ hôn mê, đang bị tùy ý trói buộc chung một chỗ như hàng hóa, kéo đi cả một quãng đường, trên con đường đi qua loang lổ đầm đìa vết máu còn tươi mới.

Tiêu gia có tất cả sáu tên hộ vệ.

Tối hôm qua, hắn ta và Hồng Phấn tân nương tự mình hiến tế một người, còn lại bốn tên hộ vệ, buổi sáng hôm nay vừa tiến vào Tiêu phủ, đã bị "Úc" bắt lại toàn bộ.

"Úc" đứng trong phòng túm lấy xiềng xích, kéo toàn bộ bốn tên hộ vệ vào trong phòng.

Ngay sau đó, hắn ta lấy ra một thanh chủy thủ sáng như tuyết, xoay một vòng trong lòng bàn tay.

Bốn tên hộ vệ này đều là tế phẩm do hắn ta chuẩn bị, nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn ta không định trực tiếp hiến tế người sống, mà muốn xử lý bốn người này một chút, sau đó hiến tế cực hạn sợ hãi và căm hận của bọn họ!

Nghĩ tới đây: "Úc" tiện tay đánh ra một cái pháp quyết, bốn người vốn đang hôn mê bất tỉnh đều giật giật mí mắt, ngay sau đó bọn họ dần tỉnh lại, mở mắt.

Thấy Tiêu Mông thiếu gia, bốn người đều khẽ giật mình nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phản ứng lại, lập tức mồm năm miệng mười hỏi: "Mông thiếu gia, đây là sao?"

"Thiếu gia đừng làm loạn, mau thả chúng ta ra!"

"Chúng ta vào sinh ra tử vì Tiêu gia, cúc cung tận tụy, Mông thiếu gia muốn lấy oán trả ơn hay sao? !"

"Xưa nay tòa nhà này không sạch sẽ, không có chúng ta lấy huyết khí của bản thân trấn áp, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đã sớm không tồn tại ở thế gian, Mông thiếu gia đừng phạm sai lầm!"

"Úc" yên tĩnh nghe, thấy bốn người nói không khác nhau mấy, lúc này mới chậm rãi nói: "Ta không phải Tiêu Mông, ta là... Úc!"

Nói xong: "Úc" trực tiếp ra tay, một phát túm chặt cổ họng hộ vệ cách mình gần nhất, chủy thủ vô cùng dễ dàng đâm vào làn da đối phương, nhanh chóng hoạt động dọc theo vết thương, bắt đầu rút gân lột da...

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên khi đau đớn và sợ hãi ập đến, máu tươi ào ạt chảy xuôi, mùi hương ngai ngái nhanh chóng tràn ngập cả phòng.

Những hộ vệ khác vô cùng sợ hãi, nhao nhao giận dữ hét: "Tiêu Mông! Chúng ta không có lỗi với ngươi, ngươi ác độc như thế, không sợ bị trời phạt? !"

"Thả ta! Ta không lấy tiền công, ta sẽ lập tức cao chạy xa bay, đời này không tới gần Tiêu phủ nửa bước!"

"Triều ta luật pháp sâm nghiêm, Tiêu Mông ngươi là con trai nhà giàu, làm việc như thế khó thoát quốc pháp! Hiện tại nhanh chóng dừng tay, tất cả còn kịp!"

"Tiêu Mông, tên tiểu súc sinh này! Ngươi chết không yên lành!"

"Chúng ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi!"

"Úc" dừng động tác, ngay lúc đám hộ vệ tưởng hắn ta đã sợ hãi, không dám tiếp tục, đã thấy "Úc" nhanh chân đi đến trước mặt tên hộ vệ vừa kêu lớn tiếng nhất, sau đó đưa tay giữ chặt đầu, lực lượng cực lớn khiến tên hộ vệ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương xen lẫn sự thảm thiết đau đớn.

Nhân lúc hộ vệ há mồm kêu thảm: "Úc" một phát bắt được đầu lưỡi đối phương, sau đó một phát rút toàn bộ đầu lưỡi của hắn ta ra.

Máu tươi bắn tung toé!

Lúc này hai mắt hộ vệ trắng dã, đau đến mức như muốn lăn lộn đầy đất, lại bị "Úc" đè lại không thể động đậy, cũng không phát ra tiếng nào.

"Ôi ôi..." Trong cổ hắn ta trào lên bọt máu, khuôn mặt run rẩy, toàn thân không ngừng run lên, nhìn mà giật mình.

Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả hộ vệ khác cũng không dám thở mạnh. Vừa nãy còn vô cùng bức xúc, ồn ào cả phòng, chỉ một thoáng đã yên tĩnh như chết.

Ngay lúc này: "Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, có nha hoàn đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, tiểu tỷ đưa điểm tâm đến."

Chương 1696: Tiếp nhận hiến tế

Vẻ mặt "Úc" bình tĩnh nói: "Vào đi."

Nha hoàn lập tức đẩy cửa vào, vừa đi vòng qua bình phong đã thấy tình cảnh máu tanh, lập tức sợ đến sửng sốt, hộp cơm trong tay rơi thẳng xuống mặt đất.

Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của thiếu nữ vang lên.

Chỉ là, trong nháy mắt đã im bặt, cả phòng không truyền ra bất kỳ tiếng động gì nữa...

Cổ tùng cheo leo, cơn gió cuốn lá vàng nổi lên khắp nơi.

Tiêu Thọ nhìn chung quanh, cẩn thận đi vào cổng từ đường.

Sau đó nấp ở cột trụ, nhìn quanh một hồi lâu, thấy xung quanh không người, hắn ta lập tức lấy ra một viên ngọc bội màu sắc cũ kỹ ảm đạm từ trong ngực, cầm trong lòng bàn tay hơi cúi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm.

Chẳng mấy chốc, cửa lớn từ đường đóng chặt im ắng mở ra.

Một cơn gió lạnh vội vàng gào thét mà ra, thổi đến làm Tiêu Thọ rùng mình.

Hắn ta không dám chậm trễ, lập tức đi vào.

"Phanh"

Cửa lớn lập tức đóng lại.

Cảm nhận được trong từ đường lập tức âm trầm ảm đạm, Tiêu Thọ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, an toàn!

Lần hiến tế này vì Tranh Nhi nên xảy ra chuyện ngoài dự liệu, hiện tại ba đứa con của hắn ta đều bị quỷ quái chiếm cứt Mặc dù hiện tại đã là ban ngày, nhưng chỉ cần trong ba đứa con có một người không tỉnh táo, sẽ là một tai nạn với toàn bộ Tiêu gia.

Thế nhưng, hiện tại hắn ta đã tiến vào từ đường, nơi đây có Vô Diện đại tiên che chở, lúc ban ngày là nơi an toàn nhất trong toàn bộ Tiêu phủ, là cốt nhục của Tiêu gia, ở chỗ này không cần lo lắng xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tiêu Thọ lập tức tập trung ý chí, vẻ mặt trở nên vô cùng sùng kính, trang trọng.

Hắn ta đi đến chiếc bàn nhỏ sau cột son, cầm lấy một nén hương, sau đó đi đến lư trước hương, tiếp theo châm lửa rồi cắm nó vào.

Ngay sau đó, Tiêu Thọ lùi lại mấy bước, chỉnh sửa áo bào, trịnh trọng quỳ gối, sau khi quỳ gối dưới bàn thờ, ánh mắt buông xuống nhìn phần đuôi rèm châu, cúi người dập đầu.

Sau ba quy chín lạy, Tiêu Thọ thành kính nói: "Vô Diện đại tiên, pháp lực vô biên, phù hộ Tiêu thị ta phúc tộ kéo dài!"

"Xin đại tiên tha thứ, tín nam Tiêu Thọ không biết dạy con, đêm qua tế tự lại để nhóc con Tiêu Tranh nửa tỉnh nửa mê, có chỗ sơ suất với đại tiên, kính xin đại tiên thứ tội..."

Nói xong, hắn ta lại liên tục dập đầu.

Cứ dập đầu như thế đến khi nén hương cắm trong lư hương hoàn toàn cháy hết, Tiêu Thọ đã choáng đầu hoa mắt, toàn bộ từ đường đột nhiên nổi lên âm khí dày đặc!

Rèm châu trên bàn thờ không gió tự cuốn lên, chậm rãi mở ra hai bên.

Cảm nhận được luồng uy áp quen thuộc của Vô Diện đại tiên giáng lâm, dường như trong nơi tối tăm có khủng bố lớn, tai họa lớn gần trong gang tấc, sắc mặt Tiêu Thọ lập tức trở nên vô cùng cung kính, vô cùng khiêm tốn.

Hắn ta không dám ngẩng đầu, lại quỳ một trận, tiếp tục thấp giọng cầu xin.

Sau đó giữ nguyên dáng vẻ cúi đầu, đứng lên lấy một nén nhang, đi đến vị trí quen thuộc, dâng hương cho Vô Diện đại tiên.

Khói xanh lượn lờ tuỳ tiện phun ra, trong giây lát ngưng kết ra hai chữ giữa không trung: "Tiêu Thọ."

Thời gian dần trôi qua, sương mù quanh quẩn, chỗ sâu có tế đàn cũ kỹ chầm chậm hiện ra.

Tiêu Thọ hít sâu một cái, lần này vì né tránh con cái bị quỷ quái khống chế, hắn ta chưa kịp mang bất kỳ tế phẩm gì tới.

Thế nhưng, là gia chủ Tiêu gia cung phụng Vô Diện đại tiên nhiều năm, hắn ta rất rõ ràng quy tắc hiến tế cho đại tiên.

Hiện tại không có tế phẩm, lại đã làm phiền đại tiên, vậy hắn ta chính là tế phẩm!

Đương nhiên, hắn ta sẽ không hiến tế toàn bộ bản thân.

Hiện tại trong tình huống này, hắn ta chỉ cần cầu nguyện để Tranh Nhi tỉnh táo một chút, tới bổ sung tế phẩm là đủ.

Muốn thỏa mãn nguyện vọng nhỏ này, hiến tế một cánh tay chắc là đủ...

Nghĩ tới đây, Tiêu lão gia đi ra phía trước, trước tiên đặt cánh tay trái của mình ở trên tế đàn, sau đó lấy ra một thanh chủy thủ sáng như tuyết, nhẹ nhàng cắt xuống bả vai trái.

Còn không dùng sức bao nhiêu, toàn bộ cánh tay trái đã đứt tận gốc, đau đớn dữ dội lập tức truyền đến.

"ANH Tiêu Thọ đột nhiên run rẩy, mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống từ trên trán, không kiềm chế được phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Cả cánh tay trái của hắn ta rơi vào tế đàn, máu đen nhanh chóng tràn ra, dần nuốt hết nó.

Thấy tình hình này, Tiêu Thọ vội vàng cố nén cơn đau dữ dội, quỳ trên mặt đất, bắt đầu lẩm bẩm nói gì đó...

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không nhúc nhích ngồi ngay ngắn trên đài.

Thấy Tiêu Thọ đột nhiên tiến vào từ đường, trực tiếp cách rèm châu liên tiếp dập đầu với mình, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, bây giờ mình chỉ ngụy trang thành "Chú", nhưng không có lực lượng của "Chú".

Ngay cả tấm rèm châu trước mặt, hắn cũng không thể mở ra!

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện không lâu, hắn đã thấy rèm châu đột nhiên tách ra, sau đó Tiêu Thọ bắt đầu dâng hương, tế đàn xuất hiện, hiến tế, thậm chí lời cầu xin của đối phương cũng truyền vào trong tai hắn rõ ràng hoàn chỉnh!

Bùi Lăng ngẩn ngơ, mặc dù bây giờ thân thể của hắn bị hệ thống điều khiển, nhưng hắn không cảm giác được hệ thống từng có bất kỳ động tác gì trong quá trình này.

Chương 1697: Tế phẩm không đủ!

Nhìn tượng thần "Chú" ở dưới chân cách đó không xa, Bùi Lăng đột nhiên hiểu được.

Bây giờ đúng là mình đã ngụy trang thành "Chú", nhưng tượng thần "Chú" vẫn luôn ở chỗ này.

Chỉ cần nghi thức của Tiêu Thọ không sai, lực lượng của "Chú"

có thể tiếp tục phát huy tác dụng!

Máu đen lăn lộn như đầm lầy, trong giây lát hoàn toàn thôn phệ toàn bộ cánh tay.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một luồng sinh cơ và khí huyết hùng hậu không hiểu sao lại chảy vào trong cơ thể của hắn. Tu vi trong cơ thể hắn lập tức nhanh chóng tăng lên, không lâu sau đã đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng khoảng cách khôi phục tu vi Kết Đan kỳ lại như hơi không đủ.

Trong lòng Bùi Lăng ngần ngơ, chợt hiểu rõ hệ thống nhận tế phẩm trên tế đàn giúp hắn...

Đèn lồng yên tĩnh thiêu đốt, ánh lửa nhảy nhót soi sáng ra sắc mặt trắng bệch của Tiêu Thọ.

Không biết máu tươi ở chỗ cụt tay của hắn ta đã ngừng lại từ lúc nào, lúc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra thịt mới.

Không lâu sau, mặt ngoài vết thương vốn máu thịt be bét đã trơn nhẵn, cứ như trời sinh hắn ta đã không có cánh tay trái.

Trong lư hương khói xanh lượn lờ.

Nén hương mà Tiêu Thọ vừa đốt đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ thiêu đốt.

Trong bàn thờ, Bùi Lăng ngồi yên không nhúc nhích, trước mắt lập tức xuất hiện từng ký ức của Tiêu Tranh.

Hắn thấy mình còn trong tã lót bị Tiêu Thọ ôm vào trong ngực, đưa đến từ đường, nửa tỉnh nửa mê lễ bái Vô Diện đại tiên...

Hắn lại thấy hình như mình còn rất tuổi nhỏ, ánh mắt thấp hơn người trưởng thành một đoạn, cô đơn đứng ở trong cửa tròn nhìn Tiêu Thọ kéo một mỹ phụ trung niên nhanh chân đi đến từ đường. Sau khi phát hiện Tiêu Tranh, chẳng những không dừng tay còn quay đầu quát lớn một câu: "Tranh Nhi, còn không mau đi theo?"

Mỹ phụ cũng thấy Tiêu Tranh, lại chưa từng cầu cứu nhi tử, mà cố hết sức giãy giụa, hô to với hắn: "Tranh Nhi, mau trốn! !!"

"Trốn cái gì?" Tiêu Thọ hơi cười lạnh, tứm búi tóc mỹ phụ, ép buộc nàng quay mặt về phía Tiêu Tranh: "Huyết mạch Tiêu thị ta được Vô Diện đại tiên chiếu cố, sinh ra tôn quý, thân thể phàm nữ như ngươi sao có thể so sánh?"

"Ngươi có thể sinh con dưỡng cái cho Tiêu thị ta, là tạo hóa của tộc ngươi!"

Hắn còn chứng kiến mình đã lớn lên, ngồi ngay ngắn trong ghế dựa, dùng ánh mắt như nhìn su hào bắp cải ở hàng rau để chọn lựa nhóm nha hoàn mới đến đây thỉnh an một lát, khẽ lắc đầu, để các nàng lui ra, chợt quay đầu nói với Tiêu Thọ: "Phụ thân, vẻ ngoài một nhóm tiểu tỳ này kém hơn lúc trước rất nhiều, hành động cũng không đủ đoan trang, chỉ sợ sỉ nhục đại tiên."

Tiêu Thọ cau mày, nói: "Không có cách nào, nha hoàn Tiêu phủ ta liên tiếp mất tích, mặc dù đều ký văn tự bán đứt, đối mặt với quan phủ cũng không sao, thời gian dài chắc chắn sẽ có tin đồn truyền ra... Bây giờ các nơi gần đây cũng không muốn bán nữ nhi tới, chỉ có thể đi xa tìm kiếm"

"Cũng may, tuy một nhóm tiểu tỳ này xuất thân hương dã không biết cấp bậc lễ nghĩa, đều có tinh thần vô cùng khoan khoái, sinh cơ bừng bừng."

"Đại tiên sẽ hài lòng."

Hình ảnh trong ký ức sinh động như thật, Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Tranh trong những hình ảnh này, có loại ý thức mãnh liệt muốn đi đến trước tế đàn hiến tết Chỉ có điều, hiện tại thân thể của hắn bị hệ thống điều khiển, không có chút phản ứng nào, tiếp tục ngồi ở vị trí cũ của tượng thần "Chú", không nhúc nhích tí nào.

Lúc này, nén hương kia thiêu đốt càng ngày càng vượng, nhưng cho đến khi nén hương đốt sạch, Bùi Lăng không bị ảnh hưởng chút nào.

Theo một đoạn hương cuối cùng dập tắt, tế đàn cũ kỹ ở chỗ sâu trong sương mù chậm rãi tiêu tán, rèm châu trước điện thờ cũng lặng yên không tiếng động khép lại.

Uy áp kinh khủng đột nhiên biến mất, Tiêu Thọ cúi đầu dập đầu lập tức khẽ giật mình.

Mình thuận lợi hoàn thành hiến tế, Vô Diện đại tiên cũng tiếp nhận hiến tế, vì sao cho đến khi nén hương thiêu đốt gần như không còn, Tranh Nhi vẫn chưa đến đây?

Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Tiêu Thọ nhanh chóng hiểu rõ lý đo: Là tế phẩm không đủ!

Vô Diện đại tiên pháp lực vô biên, không có chuyện gì không thể làm được, chỉ cần nhận lấy tế phẩm, chưa từng cự tuyệt thỉnh cầu của Tiêu gia.

Bây giờ nguyện vọng không thể thực hiện, chuyện này chỉ có thể do mình có vấn để!

Xem ra, trình độ Tranh Nhi bị quỷ quái nhập xác còn nghiêm trọng hơn hắn ta tưởng tượng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Thọ nghiêm túc, lập tức quyết định hiến tế hai chân của mình.

Mặc dù không có cánh tay trái, không còn hai chân có thể nói tổn thất nặng nề, cũng là một loại tra tấn và đau đớn với thể xác của hắn ta, nhưng so sánh với trường sinh, những điều này không tính là gì.

Càng quan trọng hơn là, sau khi trường sinh hắn ta có thể tiếp tục hiến tế cho Vô Diện đại tiên, đến lúc đó có lực lượng trưởng sinh, hắn ta có thể hiến tế càng nhiều người sống phẩm chất tốt hơn.

Bổ sung đủ chân gãy tay cụt, chỉ là việc nhỏ thôi.

Thế là, Tiêu Thọ quay người, lấy một nén hương nữa đốt lên, lại cắm thêm một nén hương cung phụng vào lư hương trước bàn thờ.

Khói xanh lượn lờ lại tản ra cả phòng.

Chương 1698: Không thể bỏ dở giữa chừng (1)

Rèm châu im hơi lặng tiếng mở ra, tế đàn hiện ra.

Tiêu Thọ đi đến trước tế đàn, lấy ra chủy thủ cắt xuống hai chân của mình.

Cũng như vừa rồi, chủy thủ hời hợt cắt qua, hai cái đùi của hắn ta đã đứt tận gốc.

Máu tươi lập tức bắn tung toé, Tiêu Thọ té ngã trên đất, máu tươi trào ra, trong chốc lát ngắn ngủi đã tạo thành một vũng máu ở dưới người hắn ta. Dù đã cắt hai chân nhưng vẫn vững vàng đứng đấy.

'Aaar Tiêu Thọ phát ra tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, đau đến suýt nữa ngất đi ngay tại chỗ. Hắn ta dùng ý chí lực cuối cùng, bàn tay cầm chủy thủ lộ ra gân xanh, cả người không ngừng run rẩy, thật vất vả mới chống đỡ được.

"Phù... Phù... Phù... Tiêu Thọ thở dốc từng ngụm, mồ hôi lạnh như mưa đã thẩm thấu mấy tầng áo bào trong ngoài, chỗ đứt còn đang không ngừng chảy máu, hắn ta cảm thấy mình càng ngày càng lạnh.

Hai chân của hắn ta lại như có ý chí của mình, chẳng những không ngã xuống, ngược lại tự cất bước đi lên trên tế đàn.

Chẳng mấy chốc, đôi chân này đã đi đến tế đàn, lúc này mới "bịch" một cái ngã xuống.

Máu đen nổi lên, bắt đầu thôn phệ tế vật tươi mới.

Tiêu Thọ không có hai chân, không thể tiếp tục quỳ xuống đất, chỉ có thể lấy cánh tay chống đỡ thân thể, nằm sấp dưới đất, một lần lại một lần thành kính đọc thầm lời cầu xin.

Không lâu sau, tế đàn hoàn toàn thôn phệ hai chân của hắn ta gần như không còn, khôi phục như lúc ban đầu.

Trong bàn thờ, Bùi Lăng lại cảm giác được một luồng sinh cơ tỉnh thuần và khí huyết bị hắn trực tiếp cướp lấy.

Cuối cùng tu vi của hắn từ Trúc Cơ đỉnh phong, khôi phục đến Kết Đan!

Cùng lúc đó, vết thương trên chân gãy của Tiêu Thọ cũng nhanh chóng mọc ra thịt mới, giống hệt vừa rồi cứ như bẩm sinh hắn ta đã không có hai chân.

Hương hỏa cung phụng đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Sương mù càng sâu, gần như che đậy tầm mắt.

Trước mặt Bùi Lăng lại xuất hiện một ký ức xa lạ.

Hắn thấy mình xua đuổi một đám nha hoàn, như là người chăn nuôi xua đuổi dê trâu, lần lượt giết chết các nàng trên tế đàn.

Máu tươi như thác nước chảy xuôi, trút xuống từ bốn phương tám hướng của tế đàn.

Vết máu vẩy ra dính khắp cả mặt mũi hắn, mùi hương ấm áp ngai ngái, nhưng trong lòng hắn không kháng cự, ngược lại tràn đầy chờ mong và vui sướng, hắn hơi nhắm mắt, say mê trong đó.

Giọng Tiêu Thọ từ truyền đến bên cạnh: "Tranh Nhị, tiếp tục."

Tiêu Tranh không chút do dự, gật đầu nói: "Được!"

Bùi Lăng hơi hoảng hốt, chợt lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy cảm xúc muốn hiến tế mãnh liệt của Tiêu Tranh đã như thực chất, dường như ngay cả mặt nạ cũng không thể trấn áp.

Nhưng hệ thống thờ ơ không có chút phản ứng, tiếp tục uỷ thác thân thể của Bùi Lăng.

Một lát sau, hương hoàn toàn đốt sạch, một đoạn tro tàn cuối cùng rơi vào trong lô.

Tế đàn tiêu tán, rèm châu khép lại.

Từ đường lại khôi phục tình cảnh bình thường.

Vẻ mặt Tiêu Thọ khẽ giật mình, hai chân thêm một cánh tay trái làm tế phẩm, vậy mà còn không đủ!

Hắn ta lập tức cau mày, mặc dù hiện tại hắn ta còn có một cánh tay, nhưng hai chân cũng không đủ, cánh tay còn lại càng không cần nói đến.

Hắn ta cần thể hiện ra thành ý càng lớn hơn, dâng ra tế phẩm tốt hơn!

Nhớ lại Tiêu gia qua nhiều năm như vậy, vì mục tiêu này đã kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hi sinh vô số, hiện tại là núi chín trượng chỉ thiếu một bước cuối cùng này!

Dù phải trả bất cứ giá nào, hiện tại cũng không thể từ bỏ!

Nghĩ tới đây, cánh tay phải của Tiêu Thọ dùng sức, di chuyển thân thể không trọn vẹn, lần thứ ba đốt hương, cung phụng hương hỏa.

Bởi vì đã mất đi hai chân và một cánh tay, hắn ta không thể không bò trên mặt đất giống sâu bọ, thậm chí cả nhúc nhích để hoàn thành những quá trình tế tự này.

Lúc lấy hương là gian nan nhất.

Bởi vì trước đó Tiêu gia chưa hề nghĩ tới hắn ta sẽ rơi vào loại tình cảnh này, hộp cất đặt đồ cung phụng đều đặt ở trên bàn cao, cao đến ngực người thường, điều này không hề khó khăn với người trưởng thành bình thường.

Nhưng Tiêu Thọ lại vùng vẫy một hồi lâu, mới thành công lấy đồ vào tay.

Cuối cùng, sau khi bận rộn một lúc lâu, trong phòng lại dấy lên khói xanh, hai chữ "Tiêu Thọ" lơ lửng giữa không trung, tế đàn lại xuất hiện.

Hắn ta bò đến trước tế đàn, lấy ra chủy thủ, nhắm thẳng đầu dao lạnh lẽo vào mặt mình.

Cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo tới gần, nghĩ đến chuyện kế tiếp, Tiêu Thọ không thể kiềm chế được trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Nhưng hắn ta hít sâu một hơi, cuối cùng vừa dùng lực, hung hăng đâm chủy thủ vào hốc mắt của mình...

"A!"

Cơn đau khó có thể tưởng tượng truyền đến, máu tươi như suối phun chảy xuôi ra, trong khoảnh khắc thẩm thấu khuôn mặt Tiêu Thọ, nhuộm đỏ vạt áo trước.

Hắn ta vừa phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn, vừa cứ thế nắm hai con mắt của mình, ném về phía tế đàn.

Bởi vì kinh nghiệm hai lần thất bại trước đó, Tiêu Thọ đề phòng lần này tế phẩm còn chưa đủ, lại lấy nghị lực lớn lao nhịn được cơn đau mà thường nhân khó có thể tưởng tượng, cắt mũi, hai lỗ tai của mình cùng làm tế phẩm...

Sau khi làm xong, hắn ta đã trở thành một người máu lăn xuống mặt đất, ngay cả đầu ngón tay đều khó động đậy.

Chương 1699: Không thể bỏ dỡ giữa chừng (2)

Tiêu Thọ cố nén đau đớn, bắt đầu đứt quãng mặc niệm cầu xin.

Tốn mất một lúc, hắn ta mới tụng niệm hoàn chỉnh lời cầu xin vô cùng quen thuộc một lần, không đợi hắn ta tụng tiếp lần thứ hai, đã trực tiếp đau đớn ngất đi.

Máu đen trào lên, con mắt, cái mũi, lỗ tai bắt đầu lặn xuống trong tế đàn.

Trong giây lát, tế đàn hoàn toàn hấp thu tế phẩm.

Giống hai lần trước, Bùi Lăng lại cảm thấy một luồng lực lượng tỉnh thuần tràn vào trong cơ thể mình.

Có lẽ là vì lần này tế phẩm càng phù hợp với "Vô Diện đại tiên"

hơn, khí tức trong người Bùi Lăng lập tức từ Kết Đan kỳ, khôi phục được Nguyên Anh kỳ!

Cùng lúc đó, chỗ con mắt, cái mũi, lỗ tai của Tiêu Thọ cũng mọc ra thịt mới, chẳng mấy chốc trên người hắn ta không có bất kỳ vết thương gì.

Toàn bộ gương mặt như sinh ra không có con mắt, cái mũi còn có lỗ tai, chỉ còn cái miệng.

Hương hỏa cung phụng đột nhiên tràn đầy, cháy hừng hực.

Trước mắt Bùi Lăng lại hiện lên ký ức quen thuộc.

Lần này, vẫn là hắn đang hiến tế, vẫn là ở trong từ đường. Chỉ có điều, trong tầm mắt chỉ có tế đàn bình thường, cả tòa từ đường đều là xương người thịt người da người xây thành, lại còn đang hơi nhúc nhích như vật sống, nhìn lại quỷ dị đáng sợ khiến người ta buồn nôn, cứ như luyện ngục.

Hình ảnh như gợn sóng hơi dập dờn rồi chợt biến mất.

Cảnh tượng từ đường lại xuất hiện, thanh tỏa cột son, rường cột chạm trổ, tất cả vừa rồi như ảo giác.

Bùi Lăng cũng không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ngồi yên không nhúc nhích tí nào, còn đang ngụy trang Tiêu Thọ tế bái Vô Diện đại tiên.

Hương tấc thiêu đốt gần như không còn, tế đàn biến mất, rèm châu khép lại.

Xuyên qua khe hở rèm châu, thấy Tiêu Thọ vẫn hôn mê bất tỉnh, Bùi Lăng âm thầm nhíu mày. Đối phương đã hôn mê trong một khắc, sao còn chưa tỉnh lại?

Đầu voi đuôi chuột như thế, động một chút lại bỏ dở nửa chừng, thân là nhất gia chi chủ, thật sự không có trách nhiệm!

Giữa rừng trúc, trong căn phòng.

Mùi hương ngai ngái nồng đậm như thực chất.

Nha hoàn mặc váy áo màu chàm, váy bắn tung tóe đầy máu khép tay áo mà đứng, nàng không đeo mặt nạ, ngoại trừ trên khuôn mặt trắng thuần không dính một chút dơ bẩn nào, thì không còn gì khác thường.

Chỉ có điều, hiện tại ngoại trừ đầu nàng, trên cổ còn mọc ra bốn cái đầu của nam tử, trong số đó một cái khuôn mặt ngay ngắn; một cái bình thường không có gì lạ; một cái dãi dầu sương gió; một cái cuối cùng thì là một thiếu niên mặt đen.

Bốn cái đầu này, mỗi một cái đều nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ hồng tràn ngập hận ý hùng hậu.

Khí tức lạnh lẽo quanh quẩn, sương tuyết màu xám đen đã lặng yên tràn ngập mặt đất.

Trên mặt đất cách đó không xa, bốn thi thể không đầu phá thành mảnh nhỏ, trên cơ bản không nhìn ra hình người ban đầu, nếu không phải áo bào rơi vãi đều là áo của hộ vệ Tiêu phủ, hoàn toàn không nhận ra thân phận của bọn họ.

"Úc" đứng trước mặt nha hoàn năm đầu người, thưởng thức kiệt tác trước mắt, vẻ mặt vẫn sầu não uất ức cũng không nhịn được trộn lẫn một chút đắc ý.

Chắc chắn "Chú" sẽ thích phần tế phẩm này của hắn ta!

Nghĩ tới đây, hắn ta quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, bóng mặt trời ngả về tây, ánh sáng ảm đạm.

Bây giờ còn chưa đến tối, nhưng cũng gần đến rồi.

Đi hiến tế cho "Chú" trước, rất có thể tạo hóa của "Chú" đang giấu ở trong hiến tết "Úc" chợt mở to miệng hít sâu một hơi, trực tiếp hút nha hoàn năm đầu vào trong miệng, sau đó quay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đã xuất hiện ở cổng từ đường.

Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt: "Úc" đang muốn đưa tay đẩy.

"Ket kẹt."

Cửa lớn đột nhiên tự mở ra.

Sắc mặt "Úc" bình tĩnh, nhanh chân đi vào bên trong.

Từ đường vẫn là dáng vẻ tối hôm qua, những dấu vết đấu pháp trước đó đã không còn sót lại chút gì, dường như xưa nay nơi này chưa từng xảy ra bất kỳ sóng gió gì.

Vẫn xa hoa tinh tế lại trống rỗng lạnh lẽo.

Chỉ có điều, Tiêu Thọ lại ngã hôn mê bất tỉnh trước bàn thờ.

Lúc ánh mắt "Úc" nhìn đến hắn ta còn hơi ngạc nhiên. Hắn ta nhớ kỹ, tối hôm qua Tiêu Thọ đã bị Hồng Phấn tân nương dằn vặt đến chết, sao có thể sống tới hiện tại?

Hơn nữa, còn xuất hiện ở trong từ đường?

Là Hồng Phấn tân nương làm?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Úc" nhanh chóng lắc đầu, trước tiên không quan tâm những chuyện đó, hiện tại quan trọng nhất là hiến tế cho "Chú"!

Về phần Tiêu Thọ này... Đã không chết, vậy chút nữa hắn ta lại tự mình thẩm vấn một lần, nếu đối phương vẫn không chịu nói cái gì, vậy sẽ hiến tế hắn ta cho "Chú"!

Thế là: "Úc" bước nhanh đến phía trước, học theo hành động của Tiêu Thọ vào tối hôm qua, trước tiên đốt một nén hương tấc cắm vào trong ở lư hương, sau quỳ sát trước rèm châu.

Rèm châu im hơi lặng tiếng mở ra, điện thờ xuất hiện, uy áp khủng bố lớn, tai họa lớn như thiên quân đè xuống, khiến hắn ta không thể kiềm chế hãi hùng khiếp vía.

"Úc" ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trong điện thờ có một bức tượng thần không hề khác tối hôm qua, đang yên tĩnh ngồi xếp bằng.

Nhưng ở dưới cái bệ của hắn, hình như lại thêm một bức tượng nặn.

Chỉ có điều, đầu bức tượng nặn này bị một chiếc áo bào che khuất, không nhìn thấy khuôn mặt.

Chương 1700: Khôi phục tu vi (1)

"Úc" hơi nghi ngờ nhưng thấy tượng thần "Chú" vẫn như trước đó, hắn ta cũng không để ý đến sự thay đổi lần này.

Dù sao Tiêu phủ này có rất nhiều việc quỷ quyệt, vẫn đừng làm phức tạp thì tốt hơn.

Thế là, hắn ta tiếp tục lấy nghi thức giống hệt Tiêu Thọ tối hôm qua, cắm một nén nhang vào trong lư hương trước bàn thờ.

Khói xanh thướt tha, giữa không trung ngưng kết thành một chữ:

"Úc"

Nhìn thấy lần này xuất hiện không phải Tiêu Mông, mà là tôn hiệu của mình: "Úc" thầm thở phào.

Chẳng mấy chốc, tế đàn lại hiện ra trong hơi khói tiêu tán.

Vẻ mặt "Úc" vô cùng cung kính nhìn tượng thần "Chú", sau đó hé miệng một luồng khí đen dày đặc lập tức phun ra từ trong miệng hắn ta.

Khí đen rơi xuống đất, hóa thành dáng vẻ nha hoàn năm đầu.

Hắn ta đưa tay chộp một cái, tuỳ tiện na di nàng đến trên tế đàn.

"Úc" chợt quỳ xuống, cúi đầu cầu nguyện: "Vô Diện đại tiên, pháp lực vô biên, phù hộ hậu bối phúc tộ kéo dài."

"Hậu bối Úc, kính xin lấy sở học suốt đời, dung hợp căm hận chỉ niệm của người sống, oán độc chỉ chấp của người chết vào một tế vật, cung phụng đại tiên"

"Xin đại tiên từ bi, ban thưởng tạo hóa..."

Lúc này, Bùi Lăng nhìn qua mặt nạ trên mặt "Úc", trong lòng lập tức biết Tiêu Mông này đã một lần nữa biến trở về "Úc", lại biết thủ đoạn khắc chế mệnh cách bị áp chế.

Không chỉ như thế, hiện tại đối phương tới cầu nguyện với "Chú", hiển nhiên đã biết đại khái tình huống tạo hóa lần này...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy trên tế đàn nổi lên máu đen lăn tăn, nha hoàn năm đầu như bị vũng bùn thôn phệ, chậm rãi chìm xuống.

Khác với lúc vừa rồi Tiêu Thọ hiến tế, Tiêu Thọ hiến tế là sau khi tế đàn hoàn toàn thôn phệ tế phẩm, Bùi Lăng mới có thể đạt được lực lượng từ nơi tối tăm để khôi phục tu vi.

Nhưng lần này tế phẩm vừa bắt đầu lặn xuống tế đàn, hắn đã rõ ràng cảm giác được, một luồng hận ý mãnh liệt đậm đặc như thực chất bắt đầu hội tụ trong cơ thể hắn!

Chẳng mấy chốc, tu vi trong cơ thể hắn liên tục tăng lên, trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã từ Nguyên Anh kỳ bắt đầu khôi phục theo hướng Hóa Thần kỳ.

Trong máu đen bốc lên từng bọt khí, thể xác nha hoàn càng chìm càng nhanh, Bùi Lăng khôi phục lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục được Hóa Thần kỳ!

Thời gian từ từ trôi qua, thân thể nha hoàn đã hoàn toàn chìm vào tế đàn, năm cái đầu cũng sắp không thấy.

Lúc này, tu vi của Bùi Lăng đã hoàn toàn khôi phục được Hóa Thần hậu kỳ!

"Leng keng! Hệ thống đã giải trừ trấn áp mệnh cách cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra trong cơ thể ký chủ có mệnh cách xa lạ, hệ thống luyện hóa cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, trong lòng Bùi Lăng lập tức hơi động, đã giải trừ trấn áp mệnh cách, hắn đã khôi phục hoàn chỉnh thực lực tu vi!

Hiện tại, cho dù thân phận bại lộ, hắn cũng không cần lo lắng điều gì.

"Úc" cũng tốt, Hồng Phấn tân nương cũng được, hiện tại cũng chỉ khôi phục lực lượng cấp độ Kết Đan, cho dù hai vị này liên thủ, lại thêm tất cả quỷ vật trong Tiêu phủ này cùng lên, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn.

Người duy nhất có thể uy hiếp được hắn, chỉ có tượng thần "Chú"

dưới chân cách đó không xa!

Lúc này, trong từ đường khói xanh thướt tha như mây như sương, quanh quẩn cả phòng.

Hương tấc còn đang chậm rãi thiêu đốt, tế đàn vẫn như cũ, rèm châu tách ra, trong hương hỏa mờ mịt điện thờ không rõ đêm ngày, không hề có động tĩnh như lúc Tiêu Thọ hiến tế.

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn qua "Úc" vẫn quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện, không khỏi hơi ngạc nhiên.

Hiển nhiên tế phẩm của "Úc" càng tốt hơn tế phẩm của Tiêu Thọ, nhưng vừa rồi tượng thần "Chú" đều đáp lại Tiêu Thọ, vì sao hiện tại "Úc" cũng hoàn thành hiến tế dựa theo nghi thức giống như đúc, tượng thần "Chú" lại không có chút phản ứng nào?

Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này hương tấc thiêu đốt cực kỳ chậm chạp.

Mãi cho đến trời chiều hoàn toàn lặn về tây, hoàng hôn lặng yên giáng lâm, nén hương này mới hoàn toàn đốt hết.

Một đoạn tàn hương cuối cùng rơi xuống lư hương, trong chớp mắt hương tấc hoàn toàn dập tắt, tế đàn cũ kỹ ở sâu trong mây khói vốn ngưng thực vật thật, lại ầm ầm vỡ nát như mộng cảnh, hóa thành một đoàn mây khói hỗn độn, hòa vào trong khói xanh, biến mất không thấy gì nữa.

Cùng lúc đó, sau bàn thờ, rèm châu im hơi lặng tiếng khép lại, khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn lặng yên tản ra.

Trong giây lát rèm châu hoàn toàn rơi xuống, châu quang oánh nhuận chiết xạ ánh đèn, tản ra ánh sáng dìu dịu, phía sau điện thờ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt người hiến tế.

Trong khói xanh lượn lờ, trong tầm mắt chỉ thấy đèn lồng thiêu đốt, đồ trang trí thanh tỏa hoa mỹ lạnh băng.

Âm khí rét lạnh như đã mất đi nơi phát ra, ý lạnh trong từ đường đột nhiên giảm xuống một mảng lớn.

"Úc" quỳ gối trước bàn thờ lập tức ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đây vẻ nghi ngờ.

Rõ ràng "Chú" đã tiếp nhận tế phẩm của hắn ta, nhưng không hạ xuống bất kỳ tạo hóa gì, thậm chí cũng không giúp hắn ta khôi phục tu vi hiện tại!

Đây là có chuyện gì?

Tế phẩm không đủ?

Hay là mình bỏ sót cái gì?

Chương 1701: Khôi phục tu vi (2)

Nghĩ tới đây: "Úc" đứng lên đi về phía Tiêu Thọ, đây là gia chủ Tiêu gia, chắc chắn biết việc liên quan tới tế tự Vô Diện đại tiên nhiều hơn hắn ta!

Hắn ta đi đến trước mặt Tiêu Thọ, đang muốn ra tay, cửa lớn từ đường đột nhiên tự động mở ra, một bóng dáng tinh tế thướt tha chậm rãi bước vào.

Nàng đã thay sang một bộ áo ngắn ngải lục, váy úc kim buộc lên, tóc dài búi cao, trâm cài nghiêng, chính là Hồng Phấn tân nương.

Lúc này, trên mặt Hồng Phấn tân nương đeo một tấm mặt nạ, bên cạnh lơ lửng một cái rương to lớn.

Nàng vừa vào cửa, cửa lớn đã im ắng khép lại.

"Úc" lập tức dừng động tác, nhìn về phía đối phương.

Hồng Phấn tân nương cũng nhìn "Úc", ánh mắt chợt rơi vào trên người Tiêu Thọ, sau khi phát hiện đối phương là đang hôn mê, chứ không phải thi thể, lại nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cứu?"

"Úc" khẽ lắc đầu, nói: "Không phải."

Hồng Phấn tân nương nghe vậy, trong mắt lóe lên về ngạc nhiên.

Rõ ràng đêm hôm qua Tiêu Thọ này đã bị nàng dằn vặt đến chết, sao còn có thể sống tới hiện tại? Hơn nữa: "Úc" không ra tay, chẳng lẽ là Bùi Lăng cứu?

Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng lắc đầu, nàng đã tìm toàn bộ tòa nhà, cũng không tìm được Bùi Lăng.

Không biết có phải đối phương đã trốn ra khỏi Tiêu phủ hay không, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là hiến tế cho "Chú", kiểm tra tạo hóa của "Chú", Thế là, Hồng Phấn tân nương lập tức hỏi: "Ngươi đến đây là cũng muốn hiến tế?"

Vẻ mặt "Úc" rầu rĩ không vui, giọng điệu trầm thấp nói: "Ta đã hiến tế nhưng không đạt được bất kỳ thu hoạch gì"

Hồng Phấn tân nương hơi có vẻ khinh thường cười một tiếng, nói: "Vô Diện đại tiên có thân phận cỡ nào? Sao có thể lừa gạt.

Tất nhiên là ngươi chuẩn bị tế phẩm quá kém, không xứng để đại tiên đáp lại."

"Ngươi đã từng hiến tế, vậy nhanh chóng tránh ra"

"Hiện tại, ta muốn bắt đầu hiến tết"

Vẻ mặt "Úc" u ám, nhưng vẫn nhanh chóng đi tới một bên, không hề có ý ngăn cản Hồng Phấn tân nương.

Hồng Phấn tân nương đứng trước bàn thờ, nhớ lại một lượt trình tự của Tiêu Thọ vào tối hôm qua, đi qua đốt hương tấc trước, sau đó dập đầu, lúc này rèm châu im hơi lặng tiếng mở ra, điện thờ xuất hiện.

Nàng lập tức cảm thấy một luồng uy áp vô cùng kinh khủng đè xuống đầu, không nhịn được hãi hùng khiếp vía một trận.

Hồng Phấn tân nương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tượng thần "Chú" yên tĩnh ngồi xếp bằng, trong điện thờ liên tục không ngừng tiêu tán ra âm khí lạnh lẽo, cùng khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn. Sắc mặt nàng lập tức trở nên cực kỳ cung kính.

Ánh mắt dời xuống, đã thấy bên cạnh bệ của bức tượng thần này hình như còn có một bức tượng nặn ngã lăn, đầu bị một chiếc ngoại bào che khuất, cũng không quá để ý.

Dù sao: "Úc" đã từng hiến tế trước nàng, thật sự có tình huống như thế nào, nhất định đối phương đã sớm phát hiện.

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương lại dùng một nén nhang để cung phụng, sau khi đốt mới cắm vào lư hương.

Hơi khói bồng bềnh bay lên, chẳng mấy chốc ngưng kết thành bốn chữ: "Hồng Phấn tân nương" giữa không trung.

Thấy cảnh này, Hồng Phấn tân nương hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ thấy chỗ sâu trong sương mù chầm chậm hiện ra tế đàn cũ kỹ.

Nàng lập tức tâm niệm vừa động, mở ra cái rương bên cạnh.

Trong cái rương, hai tên nha hoàn co ro.

Trang phục ban đầu của hai tên nha hoàn này đều đã bị loại bỏ, hiện tại đều mặc váy đồ chót, trước ngực treo chuỗi vòng ngọc, bên hông buộc ngọc bội tịnh đế liên hoa uyên ương nghịch nước, trên đầu đội vải đỏ, thoạt nhìn như tân nương đợi gả.

Đầu ngón tay Hồng Phấn tân nương như đàn tấu nhảy nhót một trận, hai tên nha hoàn như con rối bị nối dây, lập tức đứng thẳng dậy từ trong rương, sau đó sải bước loạng choạng, đung đưa đi đến tế đàn.

Hồng Phấn tân nương thì quỳ rạp xuống đất, thành kính thấp giọng cầu nguyện.

Máu đen ào ạt chảy ra, hai tên nha hoàn bắt đầu lặn xuống bên trong tế đàn...

Lúc này, Bùi Lăng ở bên trong điện thờ lập tức cảm giác được một luồng hận ý vô cùng mãnh liệt với người sống, bắt đầu tràn vào trong cơ thể của mình. Luồng hận ý này tinh thuần, không hề kém hơn tế phẩm của "Úc" vừa rồi!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, tu vi khí tức trong cơ thể mình bắt đầu nhanh chóng dâng lên.

Chẳng mấy chốc, máu đen bắt đầu hiện ra rất nhiều bọt khí như bị nấu sôi, tế phẩm hoàn toàn chìm vào trong tế đàn.

Tu vi khí tức của Bùi Lăng đã đạt đến hóa thân đỉnh phong, khoảng cách Phản Hư chỉ cách nhau một đường!

"Leng keng! Hoàn thành luyện hóa mệnh cách xa lạ, hệ thống tiếp tục tu luyện [Thực Nhật bí lục] cho ngài..."

Nghe bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Bùi Lăng hơi động, hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, có thể Phản Hư bất cứ lúc nào!

Chỉ có điều, vốn hắn định cầu nguyện đại đạo Phản Hư với tượng thần "Chú", kết quả hiện tại hệ thống trực tiếp giúp hắn tranh đạo với tượng thần "Chứ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhìn hương tấc còn đang chậm rãi thiêu đốt, lập tức biết lần hiến tế này của Hồng Phấn tân nương cũng giống "Úc" vừa rồi, tượng thần "Chú" không đáp lại chút nào.

"Chắc vấn đề không phải ở tế phẩm..."

Chương 1702: Luyện hóa mệnh cách

"Úc và Hồng Phấn tân nương đều là quỷ vật U Tố mộ, tế phẩm do bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, chắc chắn càng phù hợp với tâm ý của Chú hơn do một phàm nhân như Tiêu Thọ chuẩn bị"

"Nghi thức hai trận tế tự này cũng không khác gì Tiêu Thọ..."

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, trong lòng Bùi Lăng càng ngày càng nghi ngờ.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn nhớ tới một việc, lúc ấy Tiêu Thọ gọi ba người bọn họ gọi vào chính sảnh nghị sự, từ lúc bắt đầu cũng đã nói Vô Diện đại tiên che chở Tiêu gia... Đây cũng là một quy tác!

Chỉ có người Tiêu gia chân chính mới có thể được "Vô Diện đại tiên" che chở, mới có thể được "Vô Diện đại tiên" đáp lại sau khi hiến tết Tối hôm qua hiến tế cũng như vừa rồi Tiêu Thọ tế tự, tên hiện ra phía trên hương hỏa cung phụng, đều là người Tiêu gia.

Bây giờ, dù là "Úc" hay Hồng Phấn tân nương đều chỉ lấy thân phận người Tiêu gia, căn bản không phải huyết mạch Tiêu gia đúng nghĩa, hương hỏa nổi lên hiện ra tên đã là chính bọn họ, sự che chở của "Vô Diện đại tiên" không liên quan gì với bọn họ! Bọn họ hiến tế, tất nhiên cũng không có bất kỳ thu hoạch gì.

Đúng vậy, nếu chỉ cần hiến tế cho "Chú" có thể đạt được tạo hóa của "Chú", điều này cũng quá đơn giản!

Quá trình phá giải chân chính của trận tạo hóa "Chú" này, chắc là trước tiên thông qua đủ loại dấu hiệu, phát hiện mệnh cách khác thường, sau đó phát hiện manh mối mặt nạ này, dùng mặt nạ chống cự người Tiêu gia thôn phệ mệnh cách, lại từng bước một giải trừ trấn áp mệnh cách, sau đó lại luyện hóa mệnh cách người Tiêu gia, cuối cùng thay thế người Tiêu gia thật sự để hiến tế cho "Chú"... Như thế mới có thể lấy được tạo hóa của "Chú"!

Đương nhiên, nếu trái lại, bị người Tiêu gia thôn phệ mệnh cách, chắc chắn cũng có thể được "Chú" đáp lại...

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, hương tấc trong lư hương đốt hết một điểm ánh lửa cuối cùng, ảm đạm rơi xuống.

Sương mù quanh quẩn trên tế đàn thành một đoàn sương dày, trong nháy mắt tan thành mây khói, cứ như chưa hề xuất hiện.

Rèm châu sau bàn thờ lại bắt đầu khép lại.

Ánh nến dưới đèn lồng kiểu quả dưa bích sa hơi lắc lư, chợt điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục thiêu đốt.

Tượng thần "Chú" yên tĩnh ngồi giữa mây khói lượn lờ, không có bất kỳ phản ứng gì.

Trong mắt Hồng Phấn tân nương lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhíu mày, "Chú" không đáp lại nàng!

"Úc" đứng ở bên cạnh thấy cảnh này, vẻ mặt ủ dột nói: "Tế phẩm và nghi thức đều không sai."

"Chắc chúng ta bỏ sót manh mối mấu chốt gì đó"

"Vị truyền nhân của Chú kia ở nơi nào?"

Hồng Phấn tân nương lập tức lấy lại tinh thần, nàng chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nói: "Không tìm được hắn"

"Có khả năng hắn đã không ở trong Tiêu phủ."

Vẻ mặt "Úc" càng thêm ủ dột, trầm giọng nói: "Vị truyền nhân của Chú không ở đây, vậy bây giờ chỉ có thể xem gia chủ Tiêu gia Tiêu Thọ này biết cái gì."

Nói đến đây, hắn ta lo lắng Hồng Phấn tân nương sẽ ra tay quá nặng giống tối hôm qua, trực tiếp dằn vặt Tiêu Thọ đến chết, liền nói tiếp: "Lần này, để ta thẩm vấn"

Hồng Phấn tân nương nói: "Được."

"Úc" khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Thọ đang hôn mê, ống tay áo vung lên một cái, một luồng pháp lực lập tức lật hắn ta lên.

Đã thấy Tiêu Thọ quay sang, trên đó không có con mắt, cái mũi, lỗ tai, chỉ có cái miệng. Phía dưới hoa phục, cánh tay trái và phần eo trở xuống cũng trống rỗng, không có một thứ gì.

Thấy cảnh này, sắc mặt Hồng Phấn tân nương và "Úc" đều không có bất kỳ biến hóa nào, bọn họ cũng không quan tâm một phàm nhân xảy ra vấn đề gì, chỉ cần hiện tại đối phương không chết là được.

Thế nhưng, bây giờ đối phương không có tai mắt, rất bất tiện cho việc thẩm vấn, ít nhất phải để hắn ta nghe được và nhìn thấy...

Nghĩ tới đây: "Úc" đột nhiên cắt đầu ngón tay của mình, dùng máu vẽ con mắt, cái mũi còn có lỗ tai lên mặt đối phương.

Làm xong tất cả: "Úc" giơ tay lên, nhắm ngay Tiêu Thọ nhẹ nhàng điểm một cái.

Tiêu Thọ đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn ta lập tức mở ra hai mắt vẽ lên, vừa hay thấy Tiêu Tranh đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt cung kính.

Đầu tiên Tiêu Thọ khẽ giật mình, chợt cực kỳ vui mừng, Vô Diện đại tiên thật sự thực hiện nguyện vọng của mình!

Tiêu Thọ lập tức nói: "Tranh Nhi, nhanh! Đi hiến tế!"

"Mấy đời Tiêu gia ta nối tiếp nhau tâm nguyện, chỉ thiếu bước cuối cùng này là có thể hoàn thành!"

"Chúng ta có thể trưởng sinh ngay lập tức!"

"Úc" bình tĩnh nhìn hắn ta, không có bất kỳ động tác gì.

Nhưng cặp lỗ tai vẽ trên mặt Tiêu Thọ lập tức nghe được giọng Tiêu Tranh: "Phụ thân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

Tiêu Thọ nhướn mày, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Nói!"

Tiêu Tranh đứng ở trước mặt hắn ta, lập tức hỏi: "Hiện tại Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga đều bị quỷ quái chiếm cứ, xâm chiếm thể xác của bọn họ."

"Nếu quỷ quái dụng ý khó dò, thúc đẩy bọn họ cũng tới hiến tế cho Vô Diện đại tiên, nên làm cái gì?"

Tiêu Thọ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm!"

"Chỉ có huyết mạch Tiêu gia chân chính mới có thể được Vô Diện đại tiên ban ân!"

"Đừng nói là quỷ quái, ngay cả người ngoài cũng không thể được đại tiên đáp lại"

Tiêu Tranh nghe vậy, lập tức lại hỏi: "Vậy quỷ quái phải làm thế nào mới được Vô Diện đại tiên đáp lại?"

Tiêu Thọ khẽ giật mình, chợt sắc mặt thay đổi, tức giận quát:

"Ngươi không phải Tranh Nhi!"

Chương 1703: Tranh đạo với "Chú"

Thấy thân phận bị nhìn thấu, vẻ mặt "Úc" không chút thay đổi, hắn ta chậm rãi mở miệng nói: "Cũng như tối hôm qua, lấy ngươi cầm đầu, mở lại tế tự. Chúng ta tạm thời trở thành huyết mạch Tiêu gia, Vô Diện đại tiên cũng sẽ đáp lại, phải không?"

Tiêu Thọ giãy giụa muốn bò lên, nhưng lúc này hắn ta không có hai chân, chỉ còn sót lại một cánh tay, làm thế nào cũng không thể trốn thoát.

Nghe được "Úc" tra hỏi, sắc mặt Tiêu Thọ tái xanh, không hề có ý trả lời.

Nhưng chẳng mấy chốc hai mắt vẽ trên mặt hắn ta thể hiện rõ vẻ hậm hực, cả người đột nhiên tỉnh táo lại.

Trong giây lát, Tiêu Thọ cứng ngắc trả lời: "Đúng!"

"Úc" khẽ gật đầu, cách không đánh một trảo mang tới hương hỏa, đưa tới nói: "Hiện tại, lập tức dẫn chúng ta hiến tế"

"Cầu Vô Diện đại tiên ban thưởng tạo hóa!"

Ánh mắt Tiêu Thọ ngơ ngác, nói: "Được."

Ngay sau đó, hắn ta tiếp nhận hương, bò về phía hương lô.

"Úc" nhìn hành động của hắn ta, đưa tay chạm vào mặt nạ trên mặt, sau khi hơi do dự một chút, lại lấy nó xuống.

Trong chớp mắt mặt nạ rơi xuống, vẻ mặt sầu não uất ức của "Úc" lập tức bắt đầu không ngừng biến ảo, tràn đầy vẻ giãy giụa.

Nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Phấn tân nương khẽ gật đầu.

Tiêu Thọ đã bị "Úc" sử dụng thủ đoạn yếm lại, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhân lúc này để đối phương cầu tạo hóa cho bọn họ, đây đúng là một đường tắt nhanh nhất.

Dù hành động lần này thất bại cũng không sao, chỉ cần bọn họ có thể kịp thời tỉnh táo vào đêm nay, sẽ không có việc gì!

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương cũng đưa tay gỡ mặt nạ xuống. Ánh mắt của nàng nhanh chóng bắt đầu biến ảo chập chờn, trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Tiêu Thọ đốt nén hương thứ nhất, hắn ta nằm sấp dưới đất, dùng một cánh tay chống đỡ thân thể, liên tục dập đầu, thấp giọng tụng niệm: "Vô Diện đại tiên, pháp lực vô biên...

"Phù hộ Tiêu thị ta..."

"Tâm nguyện cả đời, cầu đại tiên thành toàn..."

"Úc" và Hồng Phấn tân nương cố gắng duy trì ý thức của mình, cũng quỳ xuống hành lễ theo.

Chẳng mấy chốc, lúc hương hỏa bốc lên, rèm châu im ắng mở ra, khí tức vô cùng kinh khủng tùy ý tràn ra, trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ từ đường!

Trong điện thờ, bức tượng trang phục mộc mạc yên tĩnh ngồi xếp bằng, gương mặt không có ngũ quan càng có vẻ quỷ quyệt.

Uy áp hùng hậu, âm khí như thủy triều gào thét mà ra, làm tất cả người ở trong từ đường đều cảm thấy sự run rẩy sợ hãi phát ra từ trong lòng.

"Úc" lại cách không hút tới một nén nhang, đưa cho Tiêu Thọ.

Tiêu Thọ lấy lại bình tĩnh, đốt lên rồi cắm nó vào trong lò.

Khói xanh phun ra, lượn lờ bốc lên như mây như sương, giữa không trung ngưng kết ra hai chữ: "Tiêu Thọ."

Tiếp theo: "Úc" cũng đi tới trước dâng hương, có lẽ vì lần này không mang mặt nạ, trong hơi khói cuồn cuộn hợp thành hai chữ "Tiêu Mông"

Sau đó là Hồng Phấn tân nương, nàng dâng hương, lúc lượn lờ cũng hợp thành ba chữ "Tiêu Hương Nga".

Khói hương lượn lờ, chỗ sâu trong mây khói chầm chậm hiện ra tế đàn cũ kỹ.

Tiêu Thọ đứng ở phía trước, trong chớp mắt ánh mắt chạm đến tế đàn, lập tức hơi chấn động một chút, lại nhanh chóng tỉnh táo!

Con mắt, cái mũi, lỗ tai vẽ trên mặt hắn ta lập tức như bị lực lượng vô hình lau đi, không còn tồn tại, chỉ còn lại một cái miệng lẻ loi trơ trọi.

Cùng lúc đó, sắc mặt "Úc" đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn.

Hắn ta như muốn giãy giụa, nhưng chỉ vặn vẹo một lát đã dần bình tĩnh trở lại, trên mặt hắn ta không còn vẻ hậm hực nữa.

Nhìn về phía tượng thần Vô Diện đại tiên bên trong điện thờ, trong mắt tràn đầy sùng kính và cuồng nhiệt.

Hồng Phấn tân nương đứng bên cạnh hắn ta cũng giống như vậy, tế đàn vừa xuất hiện trong tầm mắt, nàng như biến thành một người khác.

Khí tức cả người xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, vẻ mặt chỉ hơi mơ hồ, lúc ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần Vô Diện đại tiên lập tức trở nên vô cùng cung kính, khép chặt tay áo, mỗi một hành động đều cực kỳ thành kính.

Ngay trong chớp mắt ba người Tiêu gia cùng nhìn về phía mình, Bùi Lăng lập tức cảm thấy, trong tối tăm mình và một sự tồn tại kinh khủng nào đó xây dựng một loại liên hệ khó mà miêu tả.

Dường như có vô số sợi tơ nhìn không thấy, kéo dài ra từ trong cơ thể hắn, ở một đầu khác của sợi tơ quấn lên tượng thần "Chú"

cách đó không xa!

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, lập tức ngạc nhiên!

Dùng truyền thừa của "Chú" tranh đoạt mệnh cách của "Chú"?

Cái thao tác lắng lơ này, không phải tìm chết sao!

Đang nghĩ ngợi, hắn lập tức cảm thấy một luồng ý chí vô cùng kinh khủng, đột nhiên nhìn chăm chú vào mình!

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, ngay sau đó tốc độ hệ thống vận chuyển [Thực Nhật bí lục] đột nhiên tăng tốc, một luồng chú lực tỉnh thuần hùng hậu dọc theo sợi tơ không nhìn thấy, bắt đầu dần tràn vào trong cơ thể của hắn...

Đèn lồng trên bàn thờ đột nhiên dồn dập chập chờn.

Ánh lửa lộn xộn, hình bóng xung quanh khẽ lay động, cứ như quần ma nhảy múa điên cuồng lắc lư.

Mạ vàng và ánh châu ánh nến chiếu rọi lẫn nhau, vốn là tình cảnh uy nghiêm xa hoa, lập tức trở nên kỳ quái, trông quái đản kinh khủng.

Chương 1704: Từ sinh ngộ tử (1)

Uy áp trong điện thờ lập tức trở nên nặng nề, khiến người hiến tế đều cảm thấy tim đập thình thịch, không thở nổi.

Cùng lúc đó, âm khí trong từ đường đột nhiên sôi trào mãnh liệt, nhiệt độ chợt giảm xuống.

Cảm nhận được thay đổi xung quanh, Tiêu Thọ hoảng sợ, tế đàn đã xuất hiện, Vô Diện đại tiên đang chờ đợi tế phẩm của mình!

Hắn ta không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra chủy thủ. Hiện tại thứ mà hắn ta có thể hiến tế đã còn thừa không nhiều. Nhưng tế đàn đã dâng lên, không thể sơ suất với Vô Diện đại tiên. Mặc kệ cầu cái gì, bây giờ nhất định phải dâng lên tế phẩm!

Nghĩ tới đây, Tiêu Thọ dùng chủy thủ nhắm thẳng vào thân thể mình, thật nhanh cắt xuống một miếng thịt lớn máu me đầm đìa, sau đó ném về phía tế đàn.

"A!"

Tiêu Thọ cụt một tay cầm chủy thủ không ngừng run rẩy, cái trán lộ ra gân xanh, toàn bộ thể xác co quắp dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm khó mà chịu được.

Nhưng hắn ta nhanh chóng cố nén cơn đau dữ dội, bắt đầu mặc niệm lời cầu xin: Vô Diện đại tiên, pháp lực vô biên. Phù hộ...

Tiêu thị ta... Phúc tộ... Phúc tộ kéo dài...

"Cầu... Câu xin đại tiên... Triệu con bất hiếu... Tranh Nhi..."

"Triệu Tranh Nhi đến đây... Hiến tế..."

"Có chỗ sơ suất với đại tiên... Kính xin đại tiên rộng lòng tha thứ..."

"Ngày khác tín nam chắc chắn bổ sung đủ tế phẩm cho đại tiên..."

"Cầu nguyện đại tiên khai ân..."

Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga mờ mịt đợi nguyên tại chỗ.

Lần này bọn họ không chuẩn bị tế phẩm, trong chốc lát không biết nên hiến tế cái gì.

Lúc này, máu đen tràn lan trên tế đàn, miếng thịt bắt đầu lặn xuống bên trong tế đàn.

Có lẽ vì lần này tế phẩm quá ít, tế phẩm nhanh chóng bị thôn phệ sạch sẽ.

Hương hỏa cung phụng còn đang chậm rãi thiêu đốt, tế đàn lại đã trực tiếp tiêu tán.

Từng viên rèm châu óng ánh trơn bóng im hơi lặng tiếng đóng lại.

Trong chớp mắt điện thờ biến mất, luồng uy áp cường đại kinh khủng kia, cùng khí tức làm người hiến tế hoảng sợ mất hồn, không ngăn được sự run rẩy, lập tức bị ngăn cách hoàn toàn.

Ba người Tiêu gia đều khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó...

Sắc mặt Tiêu Mông và Tiêu Hương Nga bắt đầu giãy giụa, bắt đầu vặn vẹo...

Sau rèm châu.

Bùi Lăng vẫn duy trì hình tượng Vô Diện đại tiên, ngồi xếp bằng ở điện thờ.

Trong cơ thể hắn, chú lực mãnh liệt tràn đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc đã vượt xa cực hạn có khả năng gánh chịu trong thân thể của hắn.

Chú lực như vô cùng vô tận, còn đang liên tục không ngừng rót vào thể xác của hắn. Thậm chí, ngoại trừ chú lực, còn có hận ý tỉnh thuần hùng hậu, oán giận thuần túy cường đại, mệnh cách khó mà tính toán và lực lượng pháp tắc trùng điệp...

Oanh! !!

Ngay sau đó, Bùi Lăng ngụy trang tượng thần ầm vang nổ tung, trong nháy mắt nổ thành một mảnh bột mịn bay lả tả.

Bóng tối.

Không phân biệt rõ trên dưới trái phải, không cảm giác được thời gian trôi qua.

Bùi Lăng cảm thấy mình đã mất đi tất cả lực lượng, ở trong một mảnh hư vô trống rỗng cái gì cũng không có, không ngừng rơi xuống, lại xuống rơi...

Từng ký ức như thoáng qua, đang bay lượn trước mắt hắn...

Khổ tu mười tám năm, cuối cùng kích hoạt hệ thống, lại liên tục gặp biến cố, ác chiến Ngô Đình Hi, một đường nguy cơ sinh tử, may mắn thắng được; vừa vào Trọng Minh tông, trong đêm chém ba đồng môn, lúc chạy trốn giữ mạng lại vào ổ sói; một nhóm người đến Loa Sơn thành, nhiều lần sinh tử, khó khăn lắm mới thở được một chút, lại nhân duyên trùng hợp bước vào nơi nguy hiểm như Hàn thị sơn trang, từ đó mở ra nguồn gốc với truyền thừa của "Chú".

Về sau, Thi Đấu Ngoại Môn, ba trận chiến ba thắng ở Hòe Âm phong, nổi tiếng Nhược Tú phong, cuối cùng một trận chiến thành danh ở Kính Trung Thiên, từ đây tiến vào ánh mắt đám cấp cao Trọng Minh tông...

Sau đó nữa, lấy Luyện Khí nghịch phạt Trúc Cơ, lại đến diệt Chú Quỷ, Thiên Đạo Trúc Cơ. Lúc đó Lộc Tuyền thành bị hủy diệt, quê cha đất tổ không còn, cố nhân suy tàn, từ đây xa nhau phàm trần, toàn tâm toàn ý truy tìm đại đạo.

Lại du lịch hoàng triều, sau khi trải qua rất nhiều trắc trở, vào "Tiểu Tự Tại Thiên" Kết Đan.

Thiên Ngoại đảo lại chiến thắng tranh đạo, đạt được truyền thừa của "Chú", một lần nữa đặt vững chắc tiền đồ đạo cơ.

Vốn tưởng từ nay con đường Thánh Tử bằng phẳng.

Nhưng thế sự khó đoán, đêm trước đại điển luyện nhầm Tông Chủ phu nhân làm lô đỉnh, không thể không vội vàng rời tông, phiêu bạt thiên hạ.

Lê dân Mạc thành đau khổ, trường tư thục Khê Ngọ quỷ quyệt, Vĩnh Dạ hoang mạc điên cuồng, sự bình tĩnh ngắn ngủi và kinh biến ở Độ Ách uyên... Còn có sự khó khăn trong trận ác chiến hóa thân Tô Ly Kinh...

Khuôn mặt sư tỷ Lệ Liệp Nguyệt và Thiên Cơ Yến Minh Họa đột nhiên hiện ra, ý thức của Bùi Lăng đã dần bắt đầu mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ mình từng nói: "Chờ ta trở lại."

Nhưng chẳng mấy chốc dù là Lệ Liệp Nguyệt hay Yến Minh Họa, đều nhanh chóng nhạt đi.

Bóng tối như thủy triều chôn vùi tất cả.

Thể xác, tu vi, ý thức, ký ức...

Bùi Lăng như là bị lau đi, nhạt đi từng chút một, cuối cùng hóa thành một cái bóng nhàn nhạt, dường như ngay sau đó sẽ tan thành mây khói.

Nhưng lúc này, từ đầu đến cuối có một chút tâm khí vô cùng cứng cỏi chống đỡ hắn không hoàn toàn biến mất trong phương hư vô này.

Chương 1705: Từ sinh ngộ tử (2)

Dường như đã trải qua tháng năm dài đằng đẳng, Bùi Lăng chợt thấy một bóng người, hắn ta mặc một bộ áo vải, tóc dài rối tung, chân đạp giày đen, đưa lưng về phía hắn, tay áo bổng bềnh nhanh chân đi ở phía trước.

Trong vô thức, Bùi Lăng ngơ ngác đi theo sau lưng đối phương, từng bước đi theo bước chân của đối phương.

Trong hư vô không phân rõ trên dưới trái phải, không phân biệt được thời gian, dấu chân hai người uốn lượn một đường, không biết đến từ nơi nào, cũng không biết đi về nơi đâu.

Bùi Lăng theo sát sau lưng bóng người áo vải, đi rất rất lâu, dường như đã ngàn vạn năm trôi qua, hắn không biết tại sao mình lại làm như thế, cũng không biết còn phải tiếp tục đi bao lâu, chỉ di chuyển bước chân theo bản năng.

Bỗng nhiên, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa khổng lồ!

Cánh cửa kia được xây dựng ở giữa hai ngọn núi độc lâu do ngàn vạn độc lâu đắp lên, trên đỉnh núi có khô lâu che trời đang nửa ngồi, bọn chúng như hai ngọn núi đứng thẳng ngang trời, cao lớn đến không thể tưởng tượng nổi.

Mấy chục đầu vai xương sọ khiêng một tòa đền thờ minh lâu ba gian năm trụ. Bên trên điêu khắc bách quỷ dạ hành, quỷ vật hình thù kỳ quái tràn ngập bên trong, vô số đôi mắt sáng tắt lấp lóe, âm khí hùng hậu như thực chất.

Đền thở ở ngay phía trên sống lưng, còn có một độc lâu to lớn như ngọn núi, trong hốc mắt trống rỗng ngưng tụ bóng tối vô cùng thâm trầm, lạnh lẽo khó lường, yên tĩnh nhìn về phương xa.

Bóng người áo vải không ngừng bước chân, đi thẳng đến trước cửa mới dừng lại.

Bùi Lăng tiếp tục đi lên phía trước, khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng gần... Cuối cùng, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp đụng phải bóng người áo vải kia.

Nhưng lúc chạm tới bóng người áo vải lại không có bất kỳ xúc cảm gì, dường như chỉ là một huyễn ảnh.

Lúc Bùi Lăng đứng đúng vị trí của đối phương, bóng dáng đôi bên dần dung hợp...

Bùi Lăng lập tức tỉnh táo, từ trong tối tăm, dường như hắn biết sau đó mình phải đi đường nào.

Không do dự chút nào, Bùi Lăng tiếp tục đi đến phía trước, hắn trực tiếp xuyên qua cánh cửa ra vào vô cùng nguy nga này.

Ngay chớp mắt hắn đi qua cửa ra vào, cả cánh cửa lớn hóa thành một đạo hơi khói đen nhánh, đột nhiên nhào vào trong cơ thể hắn.

Bước chân không ngừng, Bùi Lăng tiếp tục đi về phía trước.

Trong hư vô phía trước dần hiện ra một tòa nhà bằng đất.

Tưởng đất trộn lẫn với vụn cỏ, cỏ màu vàng óng ở trên đỉnh, rêu xanh ngầm sinh, dưa mầm buông xuống. Giấy cắt hoa đã phai màu, chữ "Phúc" lớn khoảng cái đấu ở trên cửa gỗ đơn sơ lại còn TÕ ràng.

Đây là nhà bằng đất của "Chúng".

Bùi Lăng không dừng lại, gọn gàng dứt khoát đi tới bên trong toà nhà bằng đất này.

Ngay sau đó, nhà bằng đất hơi chao đảo một cái, cũng hóa thành một đạo hơi khói đen nhánh, chui vào trong cơ thể hắn.

Bốn phương tâm hướng lại khôi phục hư vô không có gì cả, Bùi Lăng tiếp tục đi lên phía trước.

Không lâu sau đó, một tòa lầu các làm bằng gỗ tạo hình trang nhã xuất hiện.

Cở trà phấp phới, hơi cũ không mới, rủ xuống trên lan can.

Bùi Lăng tiến lên, đi vào trà lâu.

Trong trà lâu, Mạc Lễ Lan vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn...

Từ đường Tiêu gia.

Ánh nến trong đèn lồng như vật sống bực bội lo lắng, mãnh liệt xé rách, xung quanh có hình bóng lay động, làm lòng người sinh ra cảm giác chẳng lành.

Tiêu Thọ ngã trên mặt đất, thoi thóp.

Lần này vết thương khi hiến tế của hắn ta không phục hồi như cũ, máu tươi trong vết thương ào ạt chảy xuôi, càng ngày càng nhiều, đã thẩm thấu vào viên gạch dưới người hắn ta.

Khí tức của hắn ta suy yếu mạnh, đã sắp không chống đỡ nổi.

Sau khi "Úc" và Hồng Phấn tân nương giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng đã đeo mặt nạ lên.

Hai người thở dốc từng ngụm, trong giây lát khí tức của Hồng Phấn tân nương hơi có vẻ dồn dập nói: "Đêm xuống có lợi với chúng ta, nhưng trước mắt nắm giữ quá ít manh mối, vẫn chưa được!"

"Úc" khẽ gật đầu, không có mặt nạ cách trở, trong chớp mắt bọn họ nhìn thấy tế đàn, mệnh cách sẽ bị người Tiêu gia chiếm thượng phong, như thế hiến tế không có vấn đề, nhưng bọn họ lại không thể tiếp tục làm việc theo kế hoạch!

Lấy lại bình tĩnh: "Úc" trầm giọng nói: "Phải luyện hóa phần mệnh cách không thuộc về chúng ta"

Hồng Phấn tân nương nhíu chặt mày ngài gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, sau đó rèm châu đột nhiên bộc phát ra một tràng tiếng vang kinh thiên động địa!

"Oanh! !!"

Sóng khí kinh khủng gào thét xông ra như lũ quét cuốn tới, chỉ trong nháy mắt cả tòa Tiêu phủ đã bị nổ đến thịt nát xương tan.

Bụi mù tràn ngập như sương mù dày đặc, một lúc lâu sau mới dân rõ ràng.

Chỉ thấy Tiêu phủ vốn khổng lồ xa hoa, chỉ còn một đống đổ nát.

Mặt đất mấp mô, nứt nẻ ra vô số vết rách, dòng nước đục ngầu chảy xuôi khắp nơi, cỏ cây tan nát và gạch bể ngói vỡ đông một miếng, tây một đoạn, rơi đầy đất.

Từ đường.

Cổ tùng trong đình, nhà đẹp mái hiên nặng dừng trên đỉnh núi đã không còn sót lại chút gì, trên nền đất còn sót lại, chỉ còn lại một bức tượng ngã trên mặt đất.

Áo bào vốn đắp lên phía trên đã sớm tan thành mây khói trong vụ nổ.

Chương 1706: Đại đạo Phản Hư

Phía dưới, cả người Tiêu Thọ đã hóa thành bột mịn, bay lả tả hòa vào rất nhiều bụi bặm ở xung quanh, không hề để lại một chút dấu vết nào.

"Úc" và Hồng Phấn tân nương cũng không thấy tăm hơi.

Màn đêm buông xuống, lờ mờ không thấy ánh sáng.

Cả đống đổ nát tràn ngập âm khí như rơi vào hầm băng.

Vị trí vốn dĩ là hậu viện, hai ngọn đèn lồng da người đột nhiên sáng lên, cốt hỏa trắng bệch soi sáng ra một bóng dáng ngọc biếc quấn quanh, khí chất đoan trang.

Chủ mẫu Tiêu gia đeo mặt nạ bóng loáng như gương, lơ lửng trôi nổi. Gần gần xa xa, từng nha hoàn dần hiện ra, dựa sát về phía nàng.

Trong bóng tối, cốt hỏa tỏa ra từng tấm mặt nạ không có ngũ quan, chiết xạ ra vầng sáng lạnh băng quỷ quyệt.

Một lúc lâu sau, từ đường, tượng thần "Chú" đột nhiên xuất hiện một vết nứt.

Ngay sau đó, luồng khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

Chủ mẫu Tiêu gia cùng rất nhiều nha hoàn như có cảm giác, lập tức ngừng lại tất cả động tác, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt.

Nhưng chẳng mấy chốc mặt nạ trên mặt các nàng biến mất, chủ tớ vừa lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, thân hình, khuôn mặt chợt xảy ra thay đổi, hóa thành từng quỷ vật toàn thân xanh đen, đôi mắt đỏ hồng.

Vẻ mặt bọn họ âm u lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập âm khí nồng nặc và hận ý, khí tức cũng trở nên cực kỳ đáng sợ.

Bóng dáng đám quỷ vật dần nhạt đi, trong giây lát biến mất phía dưới màn đêm.

Trà lâu.

Bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh sương trắng lăn lộn, bành trướng như nước thủy triều.

Mạc Lễ Lan ngồi một mình trên ghế dựa, nhắm mắt không nói.

Cách nàng không xa, Yến Minh Họa ngồi trên mặt đất, pháp lực lưu chuyển quanh người, khí tức chợt mạnh chợt yếu, phun ra nuốt vào kéo dài, đang chuyên tâm tu luyện.

Bên cạnh nàng dùng [Minh Thiên Chi Vụ] vẽ một vòng tròn, hoàn toàn nhốt chặt nàng.

Từ lúc Bùi Lăng rời đi đã qua mấy ngày, ba người Phó sư huynh vẫn chậm chạp chưa về.

Trong lúc này, Yến Minh Họa lo lắng ba người Phó sư huynh hoặc là Bùi Lăng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy lần muốn đi ra ngoài tìm người nhưng đều bị Mạc Lễ Lan ngăn cản.

Cuối cùng, Mạc Lễ Lan không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp dùng trận pháp nhốt nàng lại.

Ở trong vòng vây của [Minh Thiên Chi Vụ], Yến Minh Họa ngoại trừ tu luyện ra, cũng không làm được việc gì.

Lúc này, sau khi Yến Minh Họa chầm chậm thở ra một hơi, khí tức dần bình tĩnh trở lại, nàng chậm rãi mở mắt, con ngươi sáng tỏ như sao, trong giây lát mới chầm chậm kiềm chế, trở về như thường, lại là một lần tu luyện kết thúc.

Nhìn trận pháp vây khốn mình, hàng lông mày kẻ đen của nàng cau lại, lại nhìn sang Mạc Lễ Lan, đột nhiên hỏi: "Tiền bối, xin hỏi tiền bối và Bùi đạo hữu quen biết như thế nào?"

Vừa nói xong, Mạc Lễ Lan đột nhiên mở hai mắt ra.

Thế nhưng, lại không để ý tới Yến Minh Họa chút nào, mà nhanh chóng nhìn về phía cửa lớn.

Phát hiện phản ứng của nàng hơi kỳ quái, Yến Minh Họa lập tức cảnh giác, cũng quay đầu nhìn về phía cửa lớn.

Nhưng ngay sau đó...

Xung quanh Mạc Lễ Lan đột nhiên dâng lên [Minh Thiên Chi Vụ] hùng hậu, bóng tối mãnh liệt như sóng to gió lớn đập xuống đầu, trong nháy mắt đã hoàn toàn thôn phệ nàng!

[Minh Thiên Chi Vụ] ngăn chặn ánh mắt và dò xét, nhưng khí tức bên trong lại càng ngày càng mạnh, thoạt đầu vẫn chỉ là Hóa Thần đỉnh phong, thời gian dần trôi qua đã bắt đầu kéo lên một cảnh giới càng cao hơn!

Yến Minh Họa khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã thấy trong [Minh Thiên Chi Vụ] có một luồng khí tức mênh mông hùng hậu phóng lên tận trời, tử ý lạnh lẽo, sinh cơ bừng bừng giằng co với nhau, chuyển hóa lẫn nhau như nước sữa đan xen.

Thời gian dần trôi qua, sinh cơ hóa thành tử ý, trong tử ý lại sinh sôi sinh cơ, cả hai không ngừng luân hồi, cuối cùng hoàn mỹ hòa hợp lại cùng nhau!

Toàn bộ trong trà lâu âm u lạnh lẽo như bị sóng dữ sinh cơ gào thét càn quét, trong khoảnh khắc giảm xuống một mảng lớn. Sau đó, theo sinh cơ không ngừng tiêu tán, trong trà lâu dần ấm áp hoà thuận vui vẻ, tấm ván gỗ xung quanh như cây khô gặp mùa xuân, lặng yên trổ nhánh mọc lá, xuất hiện từng đoá nụ hoa.

ở giữa khe hở viên gạch cũng có trăm cô nảy mầm, mượt mà như thảm.

Trong chốc lát ngắn ngủi, trà lâu vốn nghiêm nghị đáng sợ đã trăm hoa đua nở, trăm cỏ rậm rạp như Xuân thần đi ngang qua.

Chỉ một thoáng, tất cả [Minh Thiên Chi Vụ] hội tụ ở giữa cuồn cuộn như trụ, một bóng dáng cao lớn, cuồng bạo hiện ra, hắn không mảnh vải che thân, thân thể trần truồng lại không hề cảm thấy dung tục, chỉ cảm thấy tráng kiện cường hãn.

Trên thân thể cao lớn bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc rõ ràng, nhục thân che kín lít nha lít nhít đường vân màu đỏ thắm, lại là Bùi Lãng!

Khí tức Huyết Sát bành trướng như thực chất quấn lấy người hắn, vô số đại đạo cảm ngộ liên quan tới sinh và tử, liên quan tới hư và thật như khói như mây, quanh quẩn trái phải, kỳ quái, muôn hình vạn trạng, khí thế mênh mông lộ ra rõ ràng không bỏ sót.

Phản Hư kỳ!

Bùi Lăng mở hai mắt ra, tất cả khí tức, cảm ngộ, Huyết Sát nhanh chóng thu liễm vào trong cơ thể hắn.

Chương 1707: Sư tỷ thật tốt (1)

Tiểu đạo Phản Hư cần trải qua thiên kiếp đột phá trong thời khắc sinh tử. Còn đại đạo Phản Hư chỉ cần kinh nghiệm sinh tử, không cần độ thiên kiếp.

Sinh tử là kiếp lớn nhất!

"Bùi đạo hữu?"

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại xen lẫn sự ngạc nhiên.

Bùi Lăng quay đầu nhìn lại, đã thấy Yến Minh Họa đang đứng bên cạnh mình.

Có lẽ vì vừa chết một lần; hoặc là tu vi đột nhiên đột phá Phản Hư, lực lượng toàn thân không được phát tiết; hoặc là trong mảnh hư vô như hàng ngàn hàng vạn năm tháng quá cô đơn và tuyệt vọng; còn có thể là có cả ba...

Bùi Lăng không hiểu cảm thấy trong lòng đè nén một hơi không nhả ra được, hắn không chút do dự, lập tức đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt đã ôm Yến Minh Họa vào trong lòng.

"Ta trở về!"

Nói xong, hắn cũng mặc kệ Yến Minh Họa có đồng ý hay không, trực tiếp hôn lên.

"Ưm... Ừ... Ừ"

Thoạt đầu Yến Minh Họa chưa kịp phản ứng, cả người vô thức vùng vẫy mấy lần, nhưng khí tức mãnh liệt trên người đối phương nhào vào chóp mũi, làm từ thân đến tâm nàng cũng bắt đầu không nhịn được đắm chìm...

Thân thể của nàng lập tức mềm nhũn, lúc này mặc cho bàn tay lớn của đối phương luồn vào trong áo bào của mình...

Trà lâu hoa cỏ um tùm như tiến vào ngày xuân vạn vật sinh sôi.

Cỏ cây mới sinh phát ra tiếng xột xoạt lao xao, tràn ngập trong tai.

Chẳng mấy chốc, Yến Minh Họa [nơi đây có 59 ký tự hài hòa].

Tận đến giờ phút này, cuối cùng nàng tỉnh táo lại, vội vàng nói:

"Chờ! Chờ một chút! Nếu đám người Phó sư huynh trở về bây giờ... A...

"Bùi, Bùi đạo hữu, ngừng một chút...

"Đi... Đi lên lầu... Lên lầu [nơi đây có 3 ký tự hài hòa]... Ưm...

Ưm..

Yến Minh Họa vừa căng thẳng nói, vừa không có chút ý giãy giụa nào, thời gian dần trôi qua hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng [nơi đây có 5 ký tự hài hòa] nghe lí do thoái thác của Yến Minh Họa, sắc mặt hắn bình tĩnh.

Ngày đó mình rời khỏi trà lâu, lên đường đi về phía nam tìm người, nửa đường thấy ba người Phó Huyền Tự đã đến chỗ cách trà lâu không xa... Sau đó ba người này lại đi ra ngoài?

Ừm! Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, bây giờ ba người Phó Huyền Tự không có ở trà lâu càng tốt hơn!

Nghĩ tới đây, hắn cười xấu xa, [nơi đây có 14 ký tự hài hòa].

Ba!

Theo tiếng động lanh lảnh kia, [nơi đây có 22 ký tự hài hòa] hai mắt Yến Minh Họa lập tức mê ly, trong chốc lát lại sinh ra một loại ảo giác không quan tâm gì hết.

Bị đám người Phó sư huynh nhìn thấy cũng tốt, không nhìn thấy cũng được, tông môn dạy bảo cái gì, lễ nghi đạo đức cái gì, tôn nghiêm Tố Chân Thiên cái gì, sự cao ngạo của Thiên Cơ cái gì...

Tất cả đều không quan trọng bằng thời khắc này!

Đúng vậy, nàng là lô đỉnh của Thánh Tử Trọng Minh tông, chỉ cần Bùi Lăng muốn có thể song tu với mình bất cứ lúc nào...

Yến Minh Họa lập tức không còn xoắn xuýt nữa, nhanh chóng đắm chìm vào trong đó, [nơi đây có 4 ký tự hài hòa], [nơi đây có 11 ký tự hài hòa 1...

Một bụi cành lá chập chờn theo gió mạnh, đèn đuốc chiếu rọi, hai cái bóng trên tường nhanh chóng hợp lại, quấn giao, biến hóa ngàn vạn.

Trên lầu trà lâu, trong phòng tu luyện nào đó.

Trận bàn lơ lửng giữa không trung, phun ra nuốt vào linh cơ, phù văn xung quanh sáng tối chập chờn, tản ra linh khí tỉnh thuần vẫn khóa lại một vùng không gian này, không để chút lực lượng nào lộ ra ngoài, cũng ngăn cách trong ngoài đề phòng người tu luyện bị quấy rầy đột ngột.

Lệ Liệp Nguyệt nhắm hai mắt ngồi xếp bằng chính giữa, mũ miện Thánh Nữ trên đỉnh đầu xinh đẹp ướt át, lực lượng âm u lạnh lẽo hùng hậu lặng yên di chuyển khắp bên trong mũ miện, hòa theo dao động pháp lực đang lưu chuyển quanh người nàng.

Tóc dài đen nhánh không gió mà bay, tuỳ tiện bay múa.

Xung quanh rét lạnh như ngày đông giá rét, không biết trên mặt đất đã ngưng kết một tầng băng sương từ lúc nào, lấy đó làm trung tâm để leo lên bốn vách tường.

Trong phòng tia sáng tối nghĩa, chiếu sáng phù văn như đặc biệt ảm đạm.

Từng đôi mắt màu mực chầm chậm mở ra, số lượng lít nha lít nhít khó mà tính toán, trong tầm mắt chỉ có vô số váy sam như sương mù yếu ớt phiêu diêu.

"Rầm rầm rầm...

Ngay lúc này, Hiểu Nghê cung trang tóc búi cao cùng Vụ Liễu như thiếu nữ, lam điệp quanh quẩn song song bay ngược ra, thua trận.

Trong hư không đi ra một bóng dáng không khác Lệ Liệp Nguyệt chút nào, chậm rãi thu tay lại.

Rất nhiều U Hồn thị nữ đều sắc mặt mừng rỡ, rối rít quỳ gối, chúc mừng: "Chúc mừng chủ nhân, công pháp đại thành!"

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lùng, khẽ gật đầu, nàng vẫy tay, thu hồi hóa thân giống mình như đúc vào bản thể.

Trải qua mấy ngày bế quan, nàng đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng cửu kiếp Hóa Thần.

Mặc dù hiện tại còn không thể đánh đồng với Bùi sư đệ, nhưng nàng tự nhận đã không yếu hơn bất kỳ một người nào trong bốn người ngụy đạo này.

Hiện tại, đi xuống dưới lầu xem trạng thái của Mạc Lễ Lan trước, có thể phán đoán tình huống hiện tại của Bùi sư đệ...

Chương 1708: Sư tỷ thật tốt (2)

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt lấy ra [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh], linh đang khẽ động, trong tiếng động giòn tan liên miên, tất cả U Hồn thị nữ đều bị thu vào bên trong.

Ngay sau đó, nàng phẩy tay áo một cái, lập tức thu hồi trận bàn lơ lửng, rơi vào lòng bàn tay nàng.

Ngay lúc Lệ Liệp Nguyệt tiện tay thu hồi trận bàn, dự định rời khỏi phòng tu luyện, đột nhiên một luồng khí tức mênh mông hùng hậu lại cứ thế xuyên qua cấm chế phòng tu luyện, bao phủ toàn bộ trà lâu!

Phản Hư kỳ! ?

Lệ Liệp Nguyệt khẽ giật mình, lập tức nhận ra đây là khí tức của Bùi sư đệt Bùi sư đệ đã trở về rồi?

Hơn nữa còn đột phá đến Phản Hư?

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt vẫn không có biểu tình gì, hiếm khi nào lộ ra một tia vui mừng, nàng lập tức đi ra ngoài, đi xuống dưới lầu.

Cũng không biết lần này Bùi sư đệ là đại đạo Phản Hư, hay tiểu đạo Phản Hư?

Thế nhưng, người không có việc gì thì tốt!

Dù là đại đạo Phản Hư hay tiểu đạo Phản Hư, đều là con đường trường sinh!

Nhưng vừa đi đến đầu bậc thang, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức xoay người, một lần nữa quay về trong phòng tu luyện.

Trở tay đóng lại cửa, nàng lấy ra một bộ váy lụa đen như bóng đêm từ trong túi trữ vật, cùng một chiếc mũ màn màu mực mạng che mặt đến eo.

Lúc trước, lần đầu tiên nàng và Bùi sư đệ song tu, đã mặc bộ váy áo giống như đúc với lần này...

Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng thay đổi bộ váy áo này, đeo lên mũ màn, lại bấm pháp quyết sửa sang lại cả người một lần, cuối cùng thi triển [Thủy Kính thuật], lấy gương soi bản thân, cẩn thận đánh giá bản thân ở trong gương một lát, không cảm thấy có vấn đề gì, lúc này mới ra vẻ không có việc gì đẩy cửa đi ra ngoài.

Nàng bước nhanh đi đến đầu bậc thang, lúc xuống lầu lại vội vàng thả chậm bước chân, bước chân khoan thai xuống mười bậc.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn xuống dưới lầu một, đã nghe được một tràng tiếng động mập mờ hàm hồ.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng thân hình như điện, chỉ hơi động một chút đã xuất hiện ở hành lang lầu một.

Chỉ thấy hành lang trước mắt như hoàn toàn đổi sang một cái khác, cỏ cây um tùm, khắp nơi mềm mại như nhung, tình cảnh vạn vật phục sinh, sinh cơ dạt dào.

Mạc Lễ Lan luôn trông coi ở nơi này đã biến mất không thấy gì nữa.

[nơi đây có 47 ký tự hài hòa.] Lệ Liệp Nguyệt nhăn hàng mày ngài, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, lập tức không nói gì mà bước thẳng đến hai người.

Phát hiện khí tức của Lệ sư tỷ, sắc mặt Bùi Lăng lập tức cứng đờ, đang muốn mở miệng giải thích gì đó, [nơi đây có 37 ký tự hài hòa.] [nơi đây có 61 ký tự hài hòa.] Cùng lúc đó, bên tai Bùi Lăng vang lên truyền âm của Lệ sư tỷ:

"Là đại đạo Phản Hư sao?"

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng trả lời: "Đúng!"

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, người đã đi tới bên cạnh Bùi Lăng.

Nhìn qua Yến Minh Họa đã sắp không biết mình là ai, tròng mắt Lệ Liệp Nguyệt khựng lại, từ tốn nói: "Lô đỉnh ký danh, phải hầu hạ Bùi sư đệ thật tốt, lần sau gọi cả sư tôn sư muội của ngươi lên cùng."

[nơi đây có 548 ký tự hài hòa.] U Tố nộ.

Ở nơi hẻo lánh hoang vắng nơi nào đó.

Sương trắng đậm đặc như thuốc nhuộm đồ trắng, lúc mờ mịt lưu chuyển, thiên địa mơ hồ che giấu tất cả, chỉ có một mảnh mênh mông.

Cơn gió lạnh gào thét mà qua, sương trắng như sóng biển sôi trào mãnh liệt, mới lộ ra một góc cánh cửa nguy nga.

Chỉ có điều, lúc nhìn thoáng qua, vốn là ba cánh cửa lớn, hiện tại đã chỉ còn lại hai cánh cửa.

Cánh cửa thứ hai vốn xa không thể chạm, khó mà thấy rõ chi tiết đạo, lúc này cuối cùng đã lộ ra đủ loại chi tiết.

Bậc thềm chỉ dùng xương đùi từng chủng tộc xây dựng thành 999999 bậc, màu sắc bậc thêm trắng đục, khó mà tính toán số xương đùi không dùng bất kỳ vật liệu gì dán lại, chỉ dựa vào tay để ghép lại cũng rất kín kẽ, dù dùng mũi đao sắc bén nhất cũng khó có thể cắm vào chút nào, có thể nói là xảo đoạt thiên công.

Bậc thêm cuối cùng là một quảng trường cực kỳ khổng lồ, không biết độc lâu chủng tộc gì điêu khắc thành tảng đá hải thạch lưu hoa, trên đó có 108 cây cột che trời ngang nhiên đứng vững, mỗi một cây cột đều như thông thiên triệt địa, gần như có thể ma vân trích tỉnh.

Đây là một tòa cửa ngõ nguy nga hoa mỹ như cung điện!

Toàn thân lại tản ra khí tức kinh khủng, tai biến, tai hoạ như vô cùng vô tận.

Trên khoảng đất trống trước cánh cửa, không gian chấn động một cơn, hiện ra bóng dáng Tham Nô.

Lúc này vẻ mặt hắn ta mờ mịt, sau khi bước vào cánh cửa lớn thứ nhất, hắn ta hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Nhìn cánh cửa lớn thứ hai trước mắt như tuyển tiêu đan khuyết, Tham Nô khẽ run lên, vô thức tỏ ra sợ hãi.

Ngay lúc này, hắn ta đột nhiên đưa hai tay ôm đầu, trên mặt che kín cái miệng phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Trong tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể hắn ta bắt đầu biến hóa thật nhanh, Tham Nô ngã trên mặt đất, đau khổ cuộn thành một đoàn.

Chẳng mấy chốc, khí tức của hắn ta bắt đầu tăng cường, trong giây lát từ Phản Hư kỳ bước vào Hợp Đạo!

Chương 1709: Một điểm cuối cùng (1)

Sau một lát, Tham Nô cố hết sức giãy giụa đột nhiên yên tĩnh lại.

Hắn ta xoay người đứng lên, lít nha lít nhít cái miệng trên mặt đã hóa thành ngũ quan không khác người thường chút nào, mặt mũi hắn ta tái nhợt, lộ ra vẻ buồn rầu nồng đậm như thực chất không vung đi được...

Đúng vậy, hắn ta đã không phải là Tham Nô, mà là "Úc"!

Mặt trời chiều ngả về tây, mặt biển màu mực mênh mông vô bờ, từng điểm vảy bạc.

Trong biển đột ngột có một hòn đảo đứng sừng sững.

Hình dạng của nó hơi tròn như vỏ sò, địa thế đông cao tây thấp, trải rộng rừng dừa chuối tây đủ loại cây cỏ.

Lúc này, dưới sườn núi phía đông, tiểu trấn.

Đường lớn giăng đèn kết hoa, trang trí vui mừng, một đường trải đến gia đình nào đó.

Người một nhà này nhốn nháo, người ra vào nối liền không dứt, trên mặt người người đều có nụ cười, chỉ nói "chúc mừng"

Trong lúc vui mừng hớn hở, một đám hài đồng chen chúc dưới trúc lâu ở hậu viện, cầm cành trúc quấn quanh đằng hoa đủ mọi màu sắc, la lớn: "Tân nương, nhanh đi ra! Tân nương, nhanh đi ra"

Trên lầu, hai song thân đều có mặt, Toàn Phúc phụ nhân phu thê hòa thuận lại nhi nữ song toàn đang cẩn thận đội một tấm hỉ khăn màu đỏ chót thêu tịnh đế liên tiêu uyên ương nghịch nước cho tân nương trang dung tinh xảo, váy hoa mỹ.

"Đã chuẩn bị xong"

"Canh giờ gần đến, nên lên kiệu."

"Đã kiểm tra bánh hỉ chưa?"

"Đã xem rồi, yên tâm."

"A tỷ bảo trọng...

"Đừng khóc đừng khóc, đừng làm a tỷ của ngươi khóc làm trôi trang dung, vậy sẽ không đẹp."

Trong lúc mồm năm miệng mười, tân nương được đố xuống lầu, theo bánh hỉ, cánh hoa vung lên đây trời, ngồi vào một chiếc kiệu hoa treo hồng treo xanh, trong tiếng pháo nổ vang trời đội ngũ đưa gả chậm rãi nhúc nhích, lắc lư đi đến nhà tân lang ở phía tây hòn đảo.

Tiếng kèn vang cả rừng dừa, hòn đảo nhiều năm nóng ướt, bốn mùa hoa cỏ không ngừng, lúc này ven đường có hoa giấy nở rộ, đồ tươi thấp thoáng trong màu xanh biếc đậm đặc, càng có vẻ vui mừng.

Tân nương ngồi ngay ngắn trong kiệu, cẩn thận cầm một bình hoa do mẫu thân nhét trước khi đi, khuôn mặt dưới hỉ khăn e lệ lại vui mừng.

Lúc này, trong đội ngũ đưa gả ở bên ngoài cũng đang bàn tán nàng có phúc lớn: "Nghe nói đoạn thời gian trước, hòn đảo bên cạnh chọn ra ra hơn mười vị tân lang..."

"Tạo nghiệt mà... Thời gian này phải sống thế nào?"

"Cũng do số mệnh của bọn họ không tốt, theo thứ tự, lần trước vốn vị kia sẽ đến đảo của chúng ta, biết đâu tân lang ngày hôm nay cũng có phần. Nhưng về sau không biết vì sao tạm thời đổi chỗ... Tân nương tử lại hơi có vận vượng phu."

"Đúng vậy, đúng vậy... Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay thật sự là việc vui, nói là song hỉ lâm môn cũng không đủ..."

"Xuyt! Đừng nói lung tung, không muốn sống nữa sao?"

Trong tiếng xì xào bàn tán, trên con đường đông đúc cành lá thấp thoáng đột nhiên có sương mù màu trắng vọt tới, trong nháy mắt che đậy kiệu hoa.

Chẳng mấy chốc, người trong đội ngũ rơi vào sự lặng im quỷ quyệt, bọn họ vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, nhạc công phụ trách tấu nhạc, kèn không ngừng, tiếng nhạc vui mừng vang dội vẫn như cũ, chỉ có điều không còn ai mở miệng nói chuyện.

Đội ngũ đi về phía trước, người bên trong như bị một loại lực lượng vô hình nào đó cưỡng ép xóa đi, từng người biến mất không thấy gì nữa.

Sương mù lan tràn hơi lắc lư một cái, kiệu phu nhấc kiệu đột nhiên lắc mình biến hoá, lại là từng quỷ vật xanh đen.

Trong kiệu hoa như rơi vào hầm băng.

Dường như tân nương có cảm giác, lo lắng di chuyển cơ thể, chưa nghĩ xong có nên khẽ mở miệng hỏi thăm bên ngoài hay không, hỉ khăn đội trên đầu nàng đột nhiên chảy ra máu tươi ào ạt, nhanh chóng thẩm thấu cả người nàng!

"A!"

Trong kiệu hoa truyền ra tiếng kêu thảm cuồng loạn.

Kiệu phu như không nghe thấy, nâng kiệu hoa tiếp tục tiến lên, thời gian dần trôi qua bọn chúng như đã mất đi trọng lượng, dần bắt đầu trôi nổi trên mặt đất.

Mặc dù kiệu hoa vui mừng lại hơi có vẻ bình thường, nhanh chóng xảy ra sự thay đổi dữ dội.

Toàn bộ kiệu thân bành trướng một vòng lớn, sơn son kim hưu, hoa văn hoa điểu trùng thú im ắng hiện ra, ngay sau đó là điêu khắc cây lựu trăm tử và dưa điệt liên miên, một vài bức tranh lưu ly, từng đèn lồng nhỏ thêu hoa văn chữ "Hỷ" phức tạp... Theo tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại, kiệu hoa hoàn toàn lột xác thành một tòa kiệu cưới vô cùng xa hoa, như cung điện hoa mỹ cỡ nhỏ đang di chuyển.

Trong giây lát, kiệu cưới dừng lại.

Trong sương trắng phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng khôi ngô.

Bóng dáng này lại là một quỷ vật toàn thân trắng như tuyết.

Quỷ vật có dáng vẻ như người, mặc một bộ áo bào trắng, gần như hòa làm một thể với sương trắng, nhưng dưới lông mày hắn ta lại tự mọc lên hai con mắt song song, chỗ sâu trong con ngươi có ánh lửa đen nhánh chậm rãi nhảy lên.

Hắn ta thả lỏng một tay phía sau, trong một tay khác thì mang theo một chiếc lồng mây tre lá.

Xuyên qua khe hở có thể thấy, trong lồng có ba bóng người nhỏ bé.

Màn kiệu cưới nhẹ nhàng lay động, Hồng Phấn tân nương hoa y mỹ phục, trên đầu che kín hỉ khăn đỏ chót uyên ương nghịch nước tịnh đế liên đi ra từ bên trong.

Chương 1710: Một điểm cuối cùng (2)

Nhìn bóng dáng cản đường trước mặt, sắc mặt của nàng ở bên dưới hỉ khăn lại rất khó coi.

Lần này tiến vào tạo hóa chi địa do "Chú" để lại, nàng không những tranh đoạt tạo hóa thất bại, hơn nữa còn dùng mất át chủ bài do vị kia đưa cho.

Thậm chí, hiện tại nếu không phải vị kia ra tay, e rằng nàng đã hoàn toàn biến mất ở U Tố mộ!

Lúc này, quỷ vật áo bào trắng xoay người lại nhìn về phía Hồng Phấn tân nương, trầm thấp nói: "Chủ thượng, ra lệnh ta đến đây giúp ngươi một tay."

Hồng Phấn tân nương nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Chủ thượng... Còn phân phó cái gì?"

Quỷ vật áo bào trắng bình tĩnh nói: "Không có."

Hồng Phấn tân nương ngẩn ngơ, kịp phản ứng, lập tức trả lời: "Ta hiểu được."

Quỷ vật áo bào trắng gật đầu, sau đó cầm theo chiếc lồng lại xoay người sang chỗ khác.

Sương mù cuồn cuộn đột nhiên mãnh liệt, trong khoảnh khắc hoàn toàn nuốt hết tình cảnh này.

Sông nhỏ cong cong, nước trong như ngọc ôm lấy một tòa thôn trang nhỏ đổ nát.

Lúc này, trung tâm đống đổ nát, cơn gió lạnh bùng lên, bông tuyết màu xám đen bỗng nhiên bay xuống, bay lả tả, trong khoảnh khắc phủ kín toàn bộ hài cốt thôn xóm.

Không gian chấn động một cơn, một đám quỷ vật đi ra.

Trên khuôn mặt màu xanh đen của người cầm đầu khắc phù chú như dây leo, đôi mắt đỏ hồng như dung nham lưu động, lúc nhìn quanh sát khí bức người.

Ố bên cạnh cũng đứng mấy quỷ vật toàn thân xanh đen, đôi mắt đỏ hồng.

Bọn chúng hoặc đầu mọc sừng thú, hoặc sau lưng có hai cánh, hoặc nửa người nửa rắn... Hình thù kỳ quái, rõ ràng khí tức cũng cao hơn quỷ vật khác một đoạn.

Sau khi quan sát xung quanh một lượt, quỷ vật cầm đầu khẽ gật đầu, than thở nói: "Cuối cùng đã trở lại U Tố mộ!"

Quỷ vật còn lại cũng đưa mắt nhìn quanh, vừa đánh giá vừa nói:

"Nơi đây... Hình như chưa từng tới?"

"Nơi đây có dấu vết tế tự Vương, chắc là trước khi Vương đi đã để lại.

"Đừng quên sứ mệnh của chúng ta... Đi tìm người thừa kế Vương!"

"Người thừa kế Vương, hình như là người sống?"

"Người sống lại nhận nguyền rủa của Vương, hắn sẽ tiếp nhận thí luyện càng khó khăn hơn hai vị khác!"

Nói đến chỗ này, tất cả quỷ vật đều nhìn về phía người cầm đầu.

Quỷ vật kia bình tĩnh nói: "Có thể có được phần tạo hóa thứ nhất của Vương, hắn đã chứng minh bản thân."

"Là người sống cũng tốt, là người chết cũng được, đều đã không quan trọng!"

"Dù cao thấp quý tiện, tiên nhân phàm phu, đều sẽ chết."

"Tử vong mới là kết cục vĩnh hằng"

"U Tố mộ là một điểm cuối cùng:

"Hiện tại người thừa kế là người sống, về sau cũng giống chúng ta.

"Đi tìm hắn"

"Chỉ dẫn hắn, theo hắn!"

Nghe người cầm đầu nói vậy, tất cả quỷ vật đều hơi cúi đầu, trịnh trọng nói: "Vâng!"

Nói xong, người cầm đầu xoay người, lập tức bước đến một phương hướng nào đó trong sương mù.

Quỷ vật khác nhanh chóng đuổi theo.

"Bộp, bộp, bộp..."

Sau một lúc lâu, một đám quỷ vật đi dọc theo dấu chân từ nơi sâu xa, đi đến trước một tòa trà lâu.

Toà trà lâu này chỉ dùng vật liệu gỗ dựng lên, bên ngoài lan can treo một lá cờ trà hơi cũ không mới, song cửa sổ khảm nạm lưu ly, thoạt nhìn hơi xa hoa.

Lúc này lại lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên một khoảng đất hoang trong sương trắng, xung quanh đã không có vật gì. Trong lâu yên tĩnh như chết, cũng như bỏ hoang.

Đám quỷ vật dừng bước ở trước lâu, người cầm đầu tiến lên trước một bước ra khỏi hàng, nhìn bên trong trà lâu, trầm giọng nói: "Tên ta Tất"

"Cùng chư đồng liêu đến đây bái kiến người thừa kế của Vương"

Giọng nói này không cao, nhưng trong nháy mắt xuyên qua cách trở trùng điệp của trà lâu, truyền vào trong lâu...

Trong trà lâu.

Hoa cỏ um tùm, sinh cơ dạt dào.

Váy áo tán loạn ném khắp nơi.

Trên một đám nhánh hoa nhỏ bé yếu ớt đỡ một chiếc kha tử nhuộm màu xanh biếc thêu hoa sen quấn nhánh, khiến nhánh hoa không chịu nổi hơi chập chờn.

Xuyên qua nhánh hoa rung động, có thể thấy Bùi Lăng tùy ý ngồi dựa vào một chiếc bảo tọa do dây leo đan xen mà thành, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa quần áo không chỉnh tề ngồi một trái một phải, làm bạn ở bên, vẻ mặt đều thoả mãn.

Bùi Lăng đột nhiên hỏi: "Ta rời đi mấy ngày nay, có xảy ra chuyện gì không?"

Yến Minh Họa ngẩng đầu lên, giọng nói ngọt mềm nói: "Không xảy ra chuyện gì, chỉ là..."

Dường như nàng vừa nghĩ ra điều gì, nhíu mày: "Ba người Phó sư huynh vẫn không trở về, ta hơi lo lắng. Nhưng Mạc tiền bối không cho ta rời khỏi trà lâu, ta vẫn tu luyện ở trong lâu."

Còn chưa nói hết câu, Lệ Liệp Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, nói:

"Mấy ngày nay ta đều đang bế quan, không xảy ra chuyện gì"

"Đúng rồi, lần này ngươi ra ngoài, đã gặp thứ gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng tỏ ra nghi ngờ, ba người Phó Huyền Tự vẫn chưa trở về?

Lúc ấy hắn ngồi trong kiệu hoa của Hồng Phấn tân nương, thần niệm rõ ràng cảm giác được ba người Phó Huyền Tự đã về cách trà lâu không xa, hơn nữa phát hiện kiệu hoa của Hồng Phấn tân nương, ba người còn cố ý che giấu khí tức, trốn đi!

Cũng vì như thế, hắn mới không rời khỏi kiệu hoa gặp ba người Phó Huyền Tự, mà lựa chọn trực tiếp tiến về tạo hóa chi địa của "Chứ...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, một cảm giác thoải mái run rẩy đến cực điểm truyền khắp trên dưới cả người, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức nói ngắn gọn: "Ta đi tạo hóa chi địa của Chú một chuyến, chuyến đi này rất thuận lợi."

Chương 1711: Sư tỷ sẽ dạy

"Chẳng những tạo hóa tới tay, hơn nữa còn thuận lợi hoàn thành đại đạo Phản Hư."

Vì đề phòng hai người lo lắng, tất cả tình cảnh nguy hiểm, cùng đủ loại nguy cơ gặp phải trong lần này, hắn không nói tới một chữ.

Ngay sau đó, hắn còn nói thêm: "Tình huống ba người Phó Huyền Tự hơi không đúng!"

"Đợi chút nữa kết thúc tu luyện, ta sẽ đi tìm bọn họ"

"Hy vọng bọn họ chỉ là đi nhầm vào nơi pháp tắc chi địa nào đó."

Yến Minh Họa lập tức ngẩng đầu lên nói: "Ta muốn đi cùng!"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nơi này là U Tố mộ, có thể nói khắp nơi sát cơ, vô cùng hung hiểm. Cho dù bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đại đạo Phản Hư, nhưng cũng chỉ có thêm một phần sức tự vệ so với trước đó. Nếu ba người Phó Huyền Tự gặp phải nguy cơ quá lớn, vượt ra khỏi thực lực mà hắn có khả năng đối phó, hắn không thể không để ý đến an nguy của mình, cưỡng ép cứu người.

Dù sao, ba người Phó Huyền Tự và hắn cũng không quen biết bao lâu, ngay cả bằng hữu cũng chưa phải...

Nếu dẫn Yến Minh Họa đi cùng, một khi gặp phải tình huống như vậy, thấy chết không cứu ngay trước mặt Yến Minh Họa... Về sau còn để vị Thiên Cơ này giới thiệu sư muội cho mình thế nào?

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "U Tố mộ vô cùng hung hiểm, tiếp theo ngươi và Lệ sư tỷ cứ tiếp tục ở lại trong trà lâu."

"Ta đi tìm một mình là được."

"Nếu ngay cả ta hiện tại cũng không cứu được ba người Phó Huyền Tự, vậy có dẫn theo hai người các ngươi, cũng không có chút ý nghĩa nào."

Nghe vậy, Yến Minh Họa lập tức thất vọng.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên nói: "Lô đỉnh ký danh đừng quên quy củ của lô đỉnh!"

Yến Minh Họa khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, đúng là không tức giận chút nào, lập tức rất thuận theo nói với Bùi Lăng:

"Phải! Chủ nhân!"

Chủ nhân?

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức cảm thấy hưng phấn, bắp thịt cả người đều kéo căng.

Lệ sư tỷ dạy bảo không tệ!

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền vào: "Tên ta Tất."

"Cùng chư đồng liêu đến đây bái kiến người thừa kế của Vương"

Giọng nói này ngột ngạt, âm trầm, không có chút nhân khí nào, không hề giống người sống.

Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn trà lâu.

Thấy có quỷ vật tìm tới cửa, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều lập tức dừng động tác.

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay hai người biến đổi, trong chớp mắt quần áo rơi đầy xung quanh hôi phi yên diệt, cùng lúc đó bọn họ đã thay đổi một bộ váy áo mới tinh, sau đó tâm niệm vừa động, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] và ô lụa lơ lửng giữa không trung đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn bất động, [Minh Thiên Chi Vụ] quanh người cuồn cuộn như nước thủy triều, lập tức hóa thành một bộ pháp y đen nhánh, trong nháy mắt mặc đầy đủ.

Hắn hơi đưa tay.

"Kẹt kẹt."

Cửa lớn trà lâu lập tức mở ra.

Ngoài cửa sương trắng mênh mông, một quỷ vật toàn thân xanh đen, trên mặt có dây leo như hoa văn đứng cách cổng không xa, đang dùng con mắt màu đỏ bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng.

Sau người là sương mù, từng đôi tròng mắt màu đỏ sáng tối chập chờn, lại là một đoàn quỷ vật khí tức cường đại.

Bùi Lăng từ tốn nói: "Một mình người đi vào, người khác ở bên ngoài trông coi."

Quỷ vật kia lập tức cúi đầu, đáp: "Vâng!"

Ngay sau đó, hắn ta nhanh chân đi vào trong trà lâu.

Quỷ vật khác yên tĩnh đứng trong sương mù, không có chút động tác nào.

Bùi Lăng vung ống tay áo lên: "phanh", cửa lớn khép lại, ngăn cách trong ngoài.

Quỷ vật cầm đầu vừa đi vào trà lâu, khí tức âm hàn lập tức càn quét toàn bộ hành lang.

Vốn sinh cơ bừng bừng, hoa cỏ tuỳ tiện nở rộ, lại như gặp phải trọng kích, trong khoảnh khắc đã ỉu xìu rụng xuống.

Từng đoàn lớn bông tuyết màu xám đen bay xuống, bay lả tả, khí tức lạnh lẽo thấu xương ầm vang tản ra.

Bùi Lăng ngồi trên bảo tọa, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh đánh giá quỷ vật này.

Có lẽ là được tạo hóa của "Chú", hoặc là chiếm được mệnh cách tượng thần của "Chú", lúc này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, giữa mình và quỷ vật trước mắt có một loại liên hệ khó mà miêu tả.

Hắn có thể sai khiến đối phương ở một mức độ nào đó!

Quỷ vật này, bao gồm những quỷ vật đứng trong sương mù bên ngoài trà lâu, cũng là một bộ phận của tạo hóa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

Quỷ vật đặt tay lên trái tim, trước tiên cúi người hành lễ với Bùi Lăng, sau đó trầm giọng nói: "Người thừa kế đã thông qua cánh cửa thứ nhất, từ giờ trở đi là một thành viên của U Tố mộ"

"Cánh cửa thứ hai cho phép dẫn thủ hạ tiến vào."

"Chúng ta đều là thủ hạ cũ do Vương để lại, đã sớm lập thệ, đời đời kiếp kiếp trung thành với Vương,"

"Vì vậy, đến đây giúp đỡ người thừa kế một chút sức lực!"

Nghe hắn ta dõng dạc giải thích, sắc mặt Bùi Lăng bình thản.

Quỷ vật này nói tới "Vương", chắc là "Chú", nhưng thủ hạ cũ của Vương... Thiên Ngoại đảo "Tang" cũng là nô bộc của "Chứ', lúc trước đối phương còn muốn lấy mạng hắn!

Hiện tại, Bùi Lăng không tin cái gọi là trung thành của loại thuộc hạ âm phủ này.

Chương 1712: Lựa chọn thuộc hạ

Ngoại trừ cái đó ra, mục đích lớn nhất khi hắn tiến vào U Tố mộ là đại đạo Phản Hư. Hiện tại đã đạt thành mục đích, tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm này đã không có chút ý nghĩa nào.

Hai cánh cửa còn lại của "Chú", không có hắn, quỷ vật khác cũng không vào được, hiện tại cách làm ổn thỏa nhất với hắn, đương nhiên là rời khỏi U Tố mộ trước, sau khi tu luyện mấy chục, không, mấy trăm năm, chở thực lực tu vi có thể chống lại cấm kỵ, lại đến lấy tạo hóa của "Chú" cũng không muộn, không cần phải đi mạo hiểm ngay bây giờ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Hiện tại tu vi của ta vừa đột phá, cần một chút thời gian để vững chắc căn cơ bản thân"

"Hiện tại cũng không phải là lúc đi vượt cánh cửa thứ hai"

Vừa nói xong: "Tất" lắc đầu, nói: "Hai vị Vương khác không thích chờ đợi!"

"Vương từng đặt ra quy tắc với hai vị kia, chỉ cần có bất kỳ hậu bối nào kế thừa vận mệnh của hắn, đều không được ra tay với vị hậu bối kia"

"Nhưng nhất định phải vượt qua ba cánh cửa, mới coi như hoàn chỉnh kế thừa tạo hóa của Vương."

"Hiện tại, người thừa kế đã vượt qua cánh cửa thứ nhất, chắc chắn hai vị kia đã chú ý tới ngài."

"Hơn nữa ngài là người sống."

"Hai vị kia không có kiên nhẫn tốt như vậy với người sống."

"Cho nên càng nhanh tiến vào cánh cửa thứ hai càng tốt!"

"Về phần vững chắc căn cơ, sau khi tiến vào cánh cửa thứ hai, chưa hẳn không có cơ hội"

Hai vị cấm kỵ khác...

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, đừng nói bây giờ hắn chỉ là Phản Hư, cho dù đã đi vào Hợp Đạo, hắn cũng không muốn trêu chọc sự tồn tại như loại cấm kỵ kia, quỷ vật cấp độ Hợp Đạo mạnh như "Úc" cũng chỉ là thuộc hạ của cấm kỵ mà thôi...

Nếu "Tất" này không lừa hắn, so sánh với việc tiếp tục đi vượt qua cánh cửa thứ hai, tất nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm của hai vị cấm kỵ càng nguy hiểm hơn!

Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Nhiều nhất ta có thể có bao nhiêu thời gian chuẩn bị?"

Hiện tại, hắn vẫn chưa thể rời khỏi U Tố mộ, dù đối phương nói thật hay giả, hắn cũng không thể mạo hiểm.

"Tất" nghe vậy, lại lắc đầu, trả lời: "Ta cũng không rõ ràng, nhưng càng nhanh càng tốt."

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lập tức biết không có thời gian đi tìm ba người Phó Huyền Tự, nếu không thật sự bị cấm kị để mắt tới, hắn sẽ chết, ba người Phó Huyền Tự sẽ chết, ngay cả Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa cũng không có bất kỳ đường sống gì!

Bùi Lăng nói tiếp: "Ngươi biết những điều gì về cánh cửa thứ hai?"

"Tất" trả lời: "Vương đã từng nói, cánh cửa thứ hai là kiểm tra người tiến vào có tư cách làm kỷ thủ hay không."

"Vì vậy, nhiều nhất có thể dẫn theo bốn vị thuộc hạ"

"Sân bãi cũng giống cánh cửa thứ nhất, tiến hành trong một tiểu thế giới"

"Về phần nhiều hơn nữa, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả."

Kỳ thủ?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, vừa nghe đến hai chữ này, trong đầu hắn lập tức nghĩ đến Phù Sinh kỳ cục...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi: "Cánh cửa thứ hai có tạo hóa gì?"

"Tất" nói: "Một phần tạo hóa lớn nhất trong cánh cửa thứ hai, là sau này người thừa kế có thể tự do ra vào U Tố mộ."

"Cho dù vẫn lạc ở ngoại giới, cũng có thể giành lấy cuộc sống mới ở trong U Tố mộ."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, hỏi lại lần nữa: "Chỉ một mình ta có thể tự do ra vào U Tố mộ, hay có thể dẫn theo những người khác?"

"Tất" nói: "Có thể dẫn người, nhưng tốt nhất đều là thủ hạ tuyệt đối trung thành với ngài."

"Dù sao, hai vị Vương khác không thích thấy người sống ra vào U Tố mộ.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Đã biết."

Chợt phân phó: "Ngươi triệu một nhóm quỷ vật mạnh nhất ở bên ngoài vào đây."

"Hiện tại ta muốn tuyển chọn thuộc hạ."

Nói xong, hắn vung tay, cửa lớn "kẹt kẹt" mở ra.

"Tất" cúi đầu nói: "Vâng!"

Nó đứng tại chỗ không nhúc nhích như đang truyền âm, trong giây lát sương trắng hơi lăn lộn, ba quỷ vật đi ra, nối đuôi nhau tiến vào trà lâu.

Ba quỷ vật này, một vị là hài tử toàn thân xanh đen, hai tay khép tại trong tay áo, mỗi đi một bước có tầng băng màu đen nhánh nhanh chóng lan tràn đến dưới chân; một vị người khoác chiến giáp, khôi ngô cao lớn, chưa tiến vào trà lâu mà khí tức hung bạo khốc liệt đã đập vào mặt; vị cuối cùng là một nữ tử tóc dài áo trắng lơ lửng ở giữa không trung, chân không dính đất, mái tóc nữ tử dài đến mắt cá chân, rối tung như áo khoác, che đậy khuôn mặt nhìn không rõ, ở giữa sợi tóc có một đôi tròng mắt màu đỏ thắm như muốn nhỏ máu.

Thực lực của bọn nó đều là Phản Hư đỉnh phong, lần lượt đi đến đứng ở phía sau "Tất", thi lễ một cái với Bùi Lăng, đều giữ im lặng.

Lúc này: "Tất" mở miệng giới thiệu cho Bùi Lăng: "Đây là Dung, Lục, Đề"

"Dung am hiểu bố cục mưu đồ, thực lực bản thân cũng không yếu; Lục am hiểu chém giết chính diện, là người mạnh nhất trong ba người; còn Đề, phiêu hốt quái dị, thường làm kẻ địch khó lòng đề phòng"

Bùi Lăng nhìn về phía những quỷ vật này, chẳng mấy chốc đã phát hiện bao gồm cả "Tất", những quỷ vật này đều khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc, nghiêm túc suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhớ đến khí tức của bọn nó rất giống với khí tức của chủ mẫu và những quỷ vật nha hoàn ở trong Tiêu phủ.

Chương 1713: Cánh cửa thứ hai

Những quỷ vật này đều là sự tồn tại được thả ra từ cánh cửa thứ nhất!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm hỏi: "Sư tỷ, Minh Họa, lần này hai người các ngươi cùng ta đi vào tạo hóa chi địa của Chú thì như thế nào?"

"Tốt!"

"Không có vấn đề!"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa nghe vậy, không hề do dự trả lời.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiện tại chỗ trà lâu ẩn thân đã bại lộ. Tiếp tục để Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa ở lại nơi này, dù cho có hóa thân Mạc Lễ Lan bảo hộ, cũng chưa chắc an toàn.

Hơn nữa, chắc chắn tạo hóa ở cánh cửa thứ hai càng nguy hiểm hơn cánh cửa thứ nhất, hắn nhất định phải lấy trạng thái đỉnh cao nhất để đối phó, không thể để hóa thân ở lại trong trà lâu.

Ngoại trừ cái đó ra, còn có một điểm rất quan trọng!

Mặc dù thực lực những thủ hạ cũ của "Chú" có vẻ rất mạnh, nhưng hắn không tin tưởng những quỷ vật này.

Vào thời khắc mấu chốt, chỉ có người một nhà thật sự mới đáng tinl Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng chỉ vào nữ tử áo trắng nói:

"Cứ chọn nàng."

Mấy lần cơ duyên và tạo hóa của "Chú", không có lần nào so đấu thực lực chính diện, hơn nữa rõ ràng "Tất" mới là người mạnh nhất trong những quỷ vật này, có thể trực tiếp loại trừ "Lục" am hiểu chém giết chính diện nhất.

Về phần hai quỷ vật còn lại, trên cơ sở cũng không tin tưởng bọn chúng, loại nhân tài am hiểu bố cục như "Dung", ngược lại khiến Bùi Lăng không thể yên tâm.

huống chi, tên nữ tử áo trắng "Để" kia, mặc dù rất phù hợp với miêu tả về nữ quỷ ở thế tục, nhưng đã là người có dáng vẻ giống người nhất trong bốn quỷ vật...

"Tất" lập tức nhận lệnh nói: "Phải!"

Sau đó phân phó "Dung" và "Lục": "Các ngươi lui ra."

Chờ sau khi hai quỷ vật này rời khỏi trà lâu, nó lại hỏi: "Chưa đủ bốn vị thuộc hạ, có cần lại để một nhóm thuộc hạ đi vào?"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nói: "Thêm ngươi, cùng hai người ngồi trái phải ta, số lượng đã đủ."

"Tất" nhìn Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa, rất ngay thẳng nói:

"Hai vị người sống này có tu vi quá thấp! Chỉ sợ không giúp được gì cho người thừa kế"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Ta tự có tính toán, hơn nữa hai người này không thể kém Phản Hư bao nhiêu."

"Nếu không có vấn đề khác, hiện tại có thể xuất phát."

Thấy thái độ của hắn kiên quyết: "Tất" đành phải gật đầu nói:

"vâng!"

Tạo hóa chi địa của "Chú".

Sương trắng lăn lộn như sóng to gió lớn, lúc trào lên thấp thoáng thấy cửa ra vào hoa mỹ, 108 cây cột thông thiên triệt địa ngang nhiên đứng thẳng, tảng đá hải thạch lưu hoa trắng nõn oánh nhuận, cùng 999999 bậc thềm trước cửa ra vào phối hợp với nhau.

Cánh cửa nguy nga cao ngất như quỳnh cung tử đài.

Khí tức khủng bố lớn, tai biến lớn, tai họa lớn liên tục không ngừng tản ra từ trên cánh cửa, uy áp phương thiên địa này.

"Úc" đứng ở vị trí đã từng là cánh cửa thứ nhất, bốn gã sai vặt áo xanh ăn mặc gọn gàng, chân đạp giày đen, đầu quấn khăn vải đi theo bên cạnh, trên mặt những gã sai vặt này đều không có ngũ quan, chỉ có cái miệng lít nha lít nhít. Tất cả cái miệng đều không ngừng hít hít, lộ ra răng trắng sắc nhọn sâm nhiên.

Lại đều là Tham Nô!

"Úc" yên lặng đứng ở chỗ này chờ đợi, không dám tùy tiện tới gần cánh cửa thứ hai.

Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có sương trắng tới tới đi đi, không ngừng lăn lộn.

Sau một lúc lâu, sương mù ở đằng xa đột nhiên sôi trào lên như thủy triều, trong sương mù nhanh chóng hiện ra hình bóng lay động.

Cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, băng sương màu xám đen lấy tốc độ cực nhanh lan tràn.

Trong giây lát, trong sương trắng từ từ nổi lên bông tuyết.

Từng đoàn bông tuyết màu đen lớn như tơ liễu ngày xuân bay lả tả.

Một chiếc kiệu hoa xảo đoạt thiên công, phức tạp hoa lệ lặng yên lướt đi ở giữa bông tuyết, mười sáu ngọn đèn lồng chữ "Hỷ"

đong đưa theo bước chân của kiệu phu, càng có vẻ xa hoa lãng phí cầu kỳ.

Ở phía trước kiệu hoa, một bóng người toàn thân tuyết trắng, trên người mặc áo bào trắng, tay cầm lồng cỏ, bổng bềnh bước đi như là dẫn đường.

Khi đến biên giới sương mù trắng, kiệu hoa đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, màn kiệu bị một bàn tay trắng nõn tách ra, Hồng Phấn tân nương mũ phượng khăn quàng vai, đầu che hỉ khăn đi ra từ bên trong, sải bước khoan thai bước ra từ sương trắng.

Lúc này quỷ vật cầm theo lồng cỏ lại đi ở sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi như tùy tùng.

Kiệu hoa phức tạp hoa mỹ và kiệu phu nhấc kiệu lập tức như bức tranh bị thủy triều lặp đi lặp lại đánh qua, lặng yên tiêu tán.

Hồng Phấn tân nương và quỷ vật xách lồng nhanh chóng đi đến gần "Úc", sau đó cũng dừng lại không còn tiếp tục đi tới nữa.

Đôi bên nhìn nhau, không có bất kỳ giao lưu gì.

Nơi đây quay về tĩnh mịch, chỉ có sương trắng bồi hồi lăn lộn, không biết mệt mỏi.

Lại qua hồi lâu, sương trắng lại bắt đầu biến hóa kịch liệt.

Trong giây lát, trong sương mù dần hiện ra năm bóng dáng.

Người cầm đầu khí chất nghiêm nghị bạo ngược, vác một thanh trường đao; hai nữ tử yểu điệu thướt tha, váy dài nhanh nhẹn đi theo một trái một phải ở sau lưng; hai bóng người phía sau cùng, khí tức rõ ràng là quỷ vật.

Ánh mắt "Úc", Hồng Phấn tân nương và quỷ vật xách lồng lập tức nhìn về phía người vác đao.

Chương 1714: Cánh cửa thứ hai

Bùi Lăng nhanh chân tiến lên, chẳng mấy chốc đã đi ra sương trắng, đến chỗ cách "Úc" và Hồng Phấn tân nương không xa.

Hồng Phấn tân nương lập tức hỏi: "Ngươi lấy được tạo hóa ở cánh cửa thứ nhất?"

Lúc này trong lòng nàng rất không phục, bởi vì cho đến bây giờ nàng còn không biết tại sao lúc ấy lại thua!

Lần này trải qua cánh cửa thứ nhất, trong đầu nàng đã tiến hành nhớ lại rất nhiều lần.

Dựa theo suy đoán hiện tại của nàng, hoặc là cuối cùng trở thành người của Tiêu gia, hoặc là hoàn toàn chiếm cứ mệnh cách người Tiêu gia, trên cơ sở này hiến tế tế phẩm đầy đủ trọng lượng cho tượng thần của "Chú", mới có thể đạt được tạo hóa của "Chứ.

Vào lúc ấy, đúng là Bùi Lăng càng tỉnh táo hơn nàng và "Úc", Nhưng tu vi của đối phương chỉ khôi phục được Trúc Cơ kỳ, còn không bằng nàng và "Úc", Khoảng cách chiếm cứ mệnh cách người Tiêu gia còn rất sớm!

Càng quan trọng hơn là, lúc nàng và "Úc" hiến tế cho tượng thần của "Chú", trong từ đường, không, là toàn bộ Tiêu phủ, nàng đều không thấy bóng dáng Bùi Lăng!

Một người căn bản chưa từng hiến tế cho "Chứ, sao có khả năng đạt được tạo hóa của "Chú"?

Điều này quá kì quái!

Cùng lúc đó: "Úc" cũng yên tĩnh nhìn qua Bùi Lăng.

Trong thí luyện ở cánh cửa thứ nhất, hắn ta và Hồng Phấn tân nương không mò được gì, hơn nữa đều chết một lần.

Chắc chắn tạo hóa đã bị vị người sống này lấy đi.

Nhất là, trước đó khí tức của đối phương vẫn chỉ là Hóa Thần, bây giờ lại đã đi vào Phản Hư, nhất là vị kia sau lưng đối phương...

Là "Tất"!

Một vị thuộc hạ cũ của "Chú"!

Lúc này: "Úc" và Hồng Phấn tân nương đều nghĩ mãi không biết tại sao mình lại thua?

Thấy tất cả quỷ vật đều nhìn mình, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Không sai."

"Úc" lập tức hỏi: "Làm được bằng cách nào?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Không thể nói."

Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Hồng Phấn tân nương và "Úc"

nữa, lúc này vẫy tay, trên mặt đất lập tức hiện ra lít nha lít nhít oan hồn.

Những oan hồn này không do dự chút nào, lúc này bước đến cánh cửa lớn thứ hai.

Bùi Lăng bình thản nhìn tình cảnh này, ngay lúc đó cánh cửa lớn thứ nhất có thể rút ra hận ý của sinh linh và người chết, hắn cần phải dùng [Oán Yểm thần thông] mới ngăn được. Tình huống ở cánh cửa thứ hai này, chưa hẳn đã giống với cánh cửa thứ nhất, vì lý do an toàn, vẫn sử dụng thủ đoạn thăm dò trước thì tốt hơn.

Lúc này, oan hồn đi từng bước một tới gần cánh cửa thứ hai, bởi vì nơi đây cấm chỉ phi hành, tốc độ bước đi của oan hồn cũng không nhanh.

"Úc", Hồng Phấn tân nương, quỷ vật xách lồng đều nhìn về phía những oan hồn kia.

Sau khi oan hồn đi gần nửa lộ trình, không có dấu hiệu nào bắt đầu toàn thân hư thối, từng khuôn mặt người tràn đầy oán độc xuất hiện ở trong miệng vết thương của bọn chúng.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Hì hì hì hì ha ha... Hì hì..."

Mặt người nhanh chóng rõ ràng, hé miệng phát ra tiếng cười bén nhọn chói tai.

Chỉ chốc lát, tất cả oan hồn đều hôi phi yên diệt.

Là [Vạn Hồn Chú] !

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút biến hóa nào, sau đó truyền âm hồi "Tất": "Nếu ta đạt được tất cả tạo hóa trong ba cánh cửa, dù như thế nào hai vị cấm kỵ kia cũng không ra tay với ta?"

"Tất" truyền âm trả lời: "Vương từng quyết định quy tắc với hai vị kia, đúng là như thế"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nhân tiện nói: "Đuổi theo ta."

Nói xong, hắn bước ra phía trước một bước, bước đến cánh cửa thứ hai.

Lệ Liệp Nguyệt, Yến Minh Họa: "Tất": "Đề" lập tức đuổi theo.

Thấy Bùi Lăng hành động: "Úc" lập tức dẫn theo bốn vị Tham Nô theo sát phía sau, Hồng Phấn tân nương và quỷ vật xách lồng cũng thế.

Cơn gió lạnh trùng điệp càn quét gào thét, sương trắng xung quanh như sôi như nấu, như vạn cơn sóng cả sôi trào mãnh liệt, lại bị lực lượng vô hình gò bó, không dám vượt qua giới hạn chút nào.

Khoảng không trên đất bằng, Bùi Lăng đi ở trước nhất.

Cửa ra vào cực lớn nguy nga hoa mỹ như cung điện tiên gia yên tĩnh đứng sừng sững, như một người khổng lồ hoa phục bảo quan, hững hờ nhìn chăm chú một bầy kiến hôi cẩn thận từng li từng tí tới gần.

Chưa đi được bao xa, Bùi Lăng đã cảm thấy nguyền rủa bắt đầu giáng lâm từ nơi tối tăm!

Không cho [Vạn Hồn Chú] cơ hội tiếp tục ăn mòn, hắn thở sâu, hé miệng, phát ra một giọng nói âm u lạnh lẽo, tà ác: "Chú!"

Giọng nói truyền đi bốn phương tám hướng như sóng gợn vô hình, nhanh chóng giao hòa triệt tiêu với lực lượng nào đó đột ngột hiện ra trong hư không, chẳng mấy chốc nguyễn rủa nơi đây tan thành mây khói.

Sự khác thường vừa bắt đầu ấp ủ trên người Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục.

Hắn triển khai thần niệm, trong khoảnh khắc đảo qua xung quanh, phát hiện Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều không chịu ảnh hưởng, lúc này mới âm thầm yên lòng.

Xem ra, nơi này giống với lúc tới gần cánh cửa thứ nhất, nguyền rủa này chỉ nhằm vào vị người thừa kế của "Chú" đi ở trước nhất.

Chỉ có người thừa kế là hắn chặn lại nguyền rủa, tùy tùng sau lưng mới có cơ hội tiến vào trong cửa, lại không bị nguyền rủa ảnh hưởng.

Nhân lúc nguyền rủa lắng lại, Bùi Lăng tăng thêm tốc độ, lao về phía cánh cửa thứ hai.

Chương 1715: Có thể giết thì giết!

Tất cả tùy tùng sau lưng phát hiện được đều tăng tốc theo.

Sương trắng xoay tròn như núi nghiêng đổ ngược, muôn hình vạn trạng.

Từng cơn gió lạnh đập ra từ bên trong, rít lên lượn vòng.

So sánh với cửa ra vào cao lớn, bóng người chạy trên mặt đất bát ngát như sâu kiến.

Nhưng chẳng mấy chốc thân hình Bùi Lăng dừng lại, chỉ cảm thấy lực lượng nguyền rủa lại giáng lâm trong hư không!

Hắn lại mấp máy bờ môi, âm tà điềm nhiên nói: "Chú!"

Cửa ra vào đầu ly ủi hoa, trọng thai câu lan càng ngày càng gần, lấy thị lực của tu sĩ đã có thể nhìn rõ ràng đủ loại chi tiết Vân long quấn trụ.

Ngay lúc này, tốc độ của Bùi Lăng chậm lại, tiếng nói âm u lạnh lẽo tà ác lại nói: "Chú!"

Bốn vị Tham Nô đi theo bên cạnh "Úc" không có chút đề phòng nào, thể xác bọn họ lập tức bắt đầu hư thối!

Miệng vết thương hư thối nhanh chóng sinh ra từng khuôn mặt người mơ hồ không rõ. Sau khi mặt người xuất hiện, nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, bọn họ đồng loạt há mồm, phát ra tiếng vui cười bén nhọn quỷ quyệt: "Hì hì... Hì hì ha ha...

Ha ha..."

Quỷ vật cầm theo chiếc lồng ở bên cạnh Hồng Phấn tân nương cũng là như thế.

"Úc", Hồng Phấn tân nương, quỷ vật xách lồng đều khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía cánh cửa thứ hai, tưởng rằng đã bị cửa nguyền rủa.

Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, bốn vị sau lưng Bùi Lăng không có việc gì, lập tức hiểu được, đây không phải nguyền rủa của cánh cửa thứ hai, mà là Bùi Lăng ra tay!

Lúc này quỷ vật xách lỏng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng, cưỡng ép đè xuống hiệu quả nguyền rủa.

Ngay sau đó, hắn ta nâng bàn tay không cầm chiếc lồng lên, đứng từ xa đánh một trảo về phía bốn người sau lưng Bùi Lăng, một quỷ trảo to lớn màu xanh đen lập tức ngưng kết ra từ trong hư không, đột nhiên rơi xuống...

Cùng lúc đó, sắc mặt vốn tái nhợt ốm yếu của "Úc" càng lộ rõ vẻ ảm đạm tinh thần sa sút, ngay sau đó mặt người mọc ra quanh người bốn vị Tham Nô lần lượt dừng vui cười, lộ ra vẻ sầu não uất ức.

Trong giây lát, từng mặt người tróc ra, khí tức bốn vị Tham Nô chợt hạ xuống, nhưng miệng vết thương hư thối trên người lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng.

Vẻ mặt "Úc" lập tức cô đơn, lo lắng không yên không vui nhìn về phía bốn người sau lưng Bùi Lăng.

Lúc này: "Tất" xoay người, đánh một quyền về phía quỷ trảo.

Oanh! !!

Sóng khí mãnh liệt cuồn cuộn lan về phía bốn phương tám hướng, cứ thế đụng nát cơn gió lạnh đang thổi đến.

Trong tiếng nổ tung, quỷ trảo cứ thế bị đánh nát.

Nhưng trong chớp mắt, Lệ Liệp Nguyệt, Yến Minh Họa: "Đề" và "Tất" vừa ra tay, đột nhiên trên mặt lần lượt lộ ra vẻ hậm hực.

Trong nháy mắt sắc mặt "Tất" dữ tợn, trên trán hiện ra một vòng ngang ngược, lại lập tức tránh thoát thủ đoạn của "Úc", đang muốn tiếp tục ra tay, một cơn gió ấm áp gió thổi qua, Lệ Liệp Nguyệt, Yến Minh Họa và "Đề" cũng khôi phục như thường.

Bùi Lăng cầm [Tru Ác Kỳ] trong tay, nhanh chóng truyền âm nói với "Tất": "Úc và người xách chiếc lồng kia, ngươi chọn một cái đi!"

Tình huống hiện tại khác với tình huống lúc tiến vào cánh cửa thứ nhất, lúc đó tu vi của hắn chỉ có Hóa Thần, không thể đối đầu với kẻ địch mạnh như "Úc", vì vậy chỉ có thể mặc cho đối phương đi theo sau lưng mình.

Nhưng bây giờ "Úc" là Hợp Đạo, quỷ vật xách chiếc lồng là Hợp Đạo: "Tất" cũng là Hợp Đạo. Bản thân hắn cũng đã tăng đến Phản Hư, cộng thêm pháp bảo [Tru Ác Kỳ] trong tay, thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối không kém hơn bất kỳ bên nào!

Đã vậy, vì sao còn để hai phe khác đi theo vào tạo hóa của "Chú"?

Đây vốn nên thuộc về một mình hắn!

Bởi vậy, vừa rồi cùng "Tất" xác định cấm kỵ sẽ không ra tay, hắn quyết định lựa chọn ra tay ngay lúc này.

Không có người thừa kế chân chính là hắn đi ở phía trước dẫn đường: "Úc" cũng tốt, Hồng Phấn tân nương cũng được, hai nhóm người này đều không thể tiến vào cửa ra vào.

Dù cuối cùng không địch lại: "Úc" và Hồng Phấn tân nương cũng không dám thật sự ra tay giết hại!

Không có cân nhắc gì: "Tất" nhanh chóng truyền âm trả lời: "Ta chọn Tù!"

Bùi Lăng truyền âm nói: "Có thể giết thì giết!"

"Nếu không làm được, gúp ta thăm dò ra thực lực chân chính của hắn và tất cả thủ đoạn."

"Tất" ngắn gọn truyền âm: "Vâng!"

Còn chưa nói hết câu, toàn bộ thể xác của nó đột nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc đã từ vóc dáng như thường nhân, hóa thành một quỷ vật to lớn cao mấy chục trượng, bắp thịt cuồn cuộn, mặt xanh nanh vàng. Sau lưng hắn ta mọc lên tâm cái tay, quanh người quanh quẩn sự hung bạo như thực chất, không có bất kỳ vẻ sặc sỡ gì đánh một quyền về phía quỷ vật xách lồng Quyền phong gào thét, lúc vung vẩy có tiếng sấm gió truyền ra, gào thét như rồng.

"Tù" hơi híp mắt lại, không nhúc nhích đứng đấy, trong hư không bên cạnh hắn ta lại duỗi ra lít nha lít nhít bàn tay anh hài, nhanh chóng kéo dài như rắn độc khéo léo cũng nghênh đón quyền phong.

Chương 1716: Không sợ sinh tử

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Ngay lúc "Tất" và "Tù" đấu đá, Bùi Lăng vung [Tru Ác Kỳ] trong tay lên, một cơn gió mạnh mãnh liệt nổi lên trên đất bằng, lập tức quét về phía "Úc" và bốn vị Tham Nô sau lưng.

"Úc" và bốn vị Tham Nô yên tĩnh đứng đấy, ngay lúc cơn gió mạnh sắp chạm đến áo bào của hắn ta, cả người như mây khói ầm vang tản ra.

Gió mạnh gào thét qua: "Úc" và bốn vị Tham Nô lại xuất hiện nguyên tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì.

Ngay sau đó: "Úc" khẽ nhíu mày nhìn về phía Bùi Lăng, vẻ u sâu như vô biên lập tức giáng lâm!

Một loại tuyệt vọng to lớn như vạn sự vạn vật đều có thể buồn, tất cả việc trên thế gian đều không lưu luyến, không bằng trở lại bao phủ năm người.

Bùi Lăng lại thôi động [Tru Ác Kỳ] bảo vệ phe mình, đồng thời giọng nói âm u lạnh lẽo phun ra một chữ: "Chú!"

Trọng Minh tông.

Tổ địa Lệ thị.

Bên bờ hồ nước núi rừng chen chúc, Lệ Tân ngồi xếp bằng một mình, hai mắt hơi khép, mười ngón trong tay áo khép lại hơi rung động, đang bấm đốt ngón tay thôi diễn.

Trước mặt hắn ta trưng bày hai ngọn Mệnh Hồn đăng cháy hừng hực.

Phía trên cây đèn bên trái, ánh lửa hừng hực như nắng gắt gần buổi trưa, sáng tỏ bỏng mắt; phía bên phải diễm quang bừng bừng, cường thịnh loá mắt, trong lúc mơ hồ đã có khí thế mặt trời lăng không.

Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt đã mất tích hồi lâu, dù nhìn từ thái độ của "Minh Huyết" tổ sư chắc không có trở ngại, nhưng là hai tấm át chủ bài quan trọng để tiếp theo Lệ thị tiếp nhận đại quyền Thánh tông, tất nhiên Lệ thị vô cùng cẩn thận với việc này.

Hiện tại, Mệnh Hồn đăng của hai vị hậu bối này đều do vị lão tổ đang trực đương nhiệm là Lệ Tân tự mình trông giữ.

Trong số đó, ngọn bên trái là Mệnh Hồn đăng của Lệ Liệp Nguyệt; ngọn bên phải thiêu đốt càng thêm tràn đầy là Mệnh Hồn đăng của Bùi Lăng.

Trong khoảng thời gian này, lão tổ đã sử dụng pháp bảo trấn tộc Lệ thị, tiến hành suy tính hai ngọn Mệnh Hồn đăng này nhiều lần.

Nhưng sau khi Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần, Mệnh Hồn đăng đã không thể suy tính tung tích cụ thể của chủ nhân. Dường như Mệnh Hồn đăng của Lệ Liệp Nguyệt cũng bị lực lượng nào đó che giấu, cho đến bây giờ Lệ Tân đã đổi rất nhiều thủ đoạn, vẫn không thu hoạch được gì.

Vì thế, vài ngày trước hắn ta còn cố ý đến Truyền Thừa điện cầu kiến, thỉnh giáo "Minh Huyết" tổ sư.

Nhưng tổ sư chỉ ngắn gọn cho hai chữ "tạo hóa" làm câu trả lời, lại không nói với hắn ta nữa...

Lúc này, Lệ Tân dừng lại bấm đốt ngón tay, chậm rãi ngước mắt, lại một lần suy tính nữa kết thúc, vẫn không đạt được bất kỳ kết quả gì, thậm chí hung cát đơn giản nhất cũng không cảm ứng được gì.

Hiếm khi nào trong đôi mắt đen nhánh của hắn ta thể hiện ra vẻ nghi ngờ.

Mấy ngày trước đây Mệnh Hồn đăng của Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên trở nên vô cùng cường thịnh, sau đó đột nhiên cất cao một mảng lớn, hiển nhiên là từ Nguyên Anh hậu kỳ đột phá đến cửu kiếp Hóa Thần!

Lịch kiếp thành công, tu vi đột phá, đây vốn là cơ hội tốt nhất để dùng huyết mạch suy tính vị trí của hậu bối này, nhưng mấy ngày thôi diễn, hắn ta vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết để lại nào, điều này cực kỳ không tầm thường!

"Bốn khu vực nguy hiểm?"

"Minh Huyết tổ sư từng đến Vĩnh Dạ hoang mạc, Vĩnh Dạ hoang mạc không có khả năng..."

"Thanh Yếu sơn cũng có thể loại trừ...

"Chắc là U Tố mộ hoặc Phù Sinh cảnh..."

Vẻ mặt Lệ Tân nghiêm túc suy nghĩ, Bùi Lăng và Liệp Nguyệt không thể đi những tông môn khác, hiện tại chỉ có khu vực nguy hiểm mới có thể che giấu suy tính của hắn ta, thậm chí che giấu cửu kiếp Hóa Thần kiếp!

Đang nghĩ ngợi, ngọn lửa bốc lên trên Mệnh Hồn đăng bên phải đột nhiên dập tắt.

Lệ Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọn Mệnh Hồn đăng kia, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là Mệnh Hồn đăng của Bùi Lãng!

Mệnh Hồn đăng là thủ đoạn chung của chín tông môn lớn, nó có hình thái khác biệt, tác dụng lại gần như hoàn toàn nhất trí, vào ngày đệ tử chính thức nhập môn sẽ thông qua phương thức nhỏ tinh huyết vào để đốt hồn đăng, từ đó cây đèn sáng mãi, cho dù gặp khó khăn vất vả mưa tuyết, đất trời sụp đổ đủ loại dị biến, cũng không có chút ảnh hưởng nào.

Cách duy nhất có thể khiến nó dập tắt, là chủ nhân thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, không còn chút sinh cơ nào nữa!

Lệ Tân không nói một lời, đôi mắt cụp xuống, yên lặng nhìn qua ngọn Mệnh Hồn đăng trong khoảnh khắc linh cơ tiêu tán, trở về là đế đèn bình thường, thể xác như lão giả phàm nhân dần hiện ra sát cơ mênh mông kinh khủng.

Hồi lâu sau, Mệnh Hồn đăng đột nhiên dao động ra một chút linh ý, cùng lúc đó một ngọn lửa vô cùng yếu ớt như nến tàn trong gió, lặng yên đốt lên ở trong đế đèn.

Ngọn lửa này như là chổi non mới sinh, yếu đuối, non mềm như không chịu nổi một kích, nhưng bên trong lại tràn ngập sinh cơ hùng hậu và tử ý mãnh liệt.

Như sinh như tử, không phải sinh không phải tử, hai loại lực lượng khác biệt quá nhiều đã đối kháng lại giao hòa, đã trái ngược lại chuyển hóa lẫn nhau...

Sinh tử đại đạo!

Nhìn thấy tình cảnh này, Lệ Tân mặt không đổi sắc, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn Mệnh Hồn đăng này.

Chương 1717: Đại quyền Thánh tông

Trong đế đèn, ngọn lửa vốn yếu ớt càng ngày càng cường thịnh, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại không khác với trước đó, sau đó đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng vô cùng mãnh liệt, trong khoảnh khắc quét ngang toàn bộ cánh rừng ở chân núi, rừng rậm vốn âm u lại rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày.

Sau thời gian uống cạn chung trà, ánh sáng mới dần bình ổn lại, ngọn lửa trong Mệnh Hồn đăng đã hoàn toàn lột xác thành ngọn lửa hừng hực ngút trời, lúc bốc hơi khí tượng hùng vĩ, cường thịnh không chỉ gấp mười lần trước đây không lâu!

Lệ Tân lập tức nhẹ nhàng thở ra, từ sinh ngộ tử, do tử chuyển sinh, là đại đạo Phản Hư!

Thì ra là thết "Minh Huyết" tổ sư nói tạo hóa, không ngờ đúng là đại đạo Phản Hư!

Bùi Lăng này có tốc độ tu luyện thật sự kinh người. Lúc này mới cửu kiếp Hóa Thần không lâu, đảo mắt lại đã đại đạo Phản Hư.

Đương nhiên, đối với sự tồn tại như hắn ta, tốc độ tu luyện chỉ là tiếp theo, thứ hắn ta thưởng thức nhất lại là giác ngộ không sợ sinh tử của đối phương khi theo đuổi đại đạo!

Tu sĩ tu luyện tới Hóa Thần kỳ đã có thọ nguyên kéo dài, lại ngồi ở vị trí cao, hoặc là địa vị cao cả, mong muốn cần thiết gần như dễ như trở bàn tay.

Dưới tình huống tiểu đạo Phản Hư cũng có thể trưởng sinh, dù cho là thiên kiêu chín tông môn lớn, lại có mấy người dám vì đại đạo Phản Hư, thật sự đi chết một lần?

Ngoại trừ Vô Thủy sơn trang...

Nghĩ tới đây, lúc này Lệ Tân đứng dậy, bóng dáng lập tức biến mất ở ven hồ.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đã xuất hiện ở cửa Truyền Thừa điện.

Lệ Tân đang muốn tiến lên, một bóng dáng còng lưng lại đột nhiên bước ra từ trong hư không, chặn ở trước mặt hắn ta.

Giọng nói mất tiếng của Nhân nô nói: "Không phải là Thánh Tử chính vị, Tông Chủ đăng cơ, không được tự tiện làm phiền chư tổ sư!"

Lệ Tân lập tức trả lời: "Lệ thị Lệ Tân có chuyện rất quan trọng, cần lập tức bẩm báo Minh Huyết tổ sư"

Nhân nô bình tĩnh nói: "Minh Huyết tổ sư đã bế quan"

"Không phải tông môn sinh tử tổn vong, không được cầu kiến"

Nghe vậy, Lệ Tân nhướn mày, lại không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi.

Rời khỏi Truyền Thừa điện, hắn ta nhanh chóng rời khỏi Trọng Minh tông.

Sau khi rời tông, Lệ Tân lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, tiếp theo thôi động, trong phù lục lập tức vang lên một giọng nói: "Lão tổ, có chuyện gì phân phó?"

Lệ Tân từ tốn nói: "Bùi Lăng đã đại đạo Phản Hư, hiện tại lão phu muốn đích thân đến U Tố mộ một chuyến, đón hắn về tông."

"Các ngươi âm thầm chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận vị trí Tông Chủ, đừng cho Tư Hồng thị và Tô thị có bất kỳ cơ hội giở trò nào."

"Nhưng trước khi lão phu thật sự đón Bùi Lăng trở về, không thể lộ ra việc này để tránh rắc rối."

Nói xong, Lệ Tân cũng không đợi đầu bên kia Truyền Âm Phù có phản ứng gì, trực tiếp cắt đứt, sau đó dùng tốc độ cao nhất đi đường.

Vừa rồi hắn ta còn không thể xác định, rốt cuộc Bùi Lăng và Liệp Nguyệt đang ở U Tố mộ hay Phù Sinh cảnh.

Nhưng bây giờ hắn ta đã rất chắc chắn, Bùi Lăng tuyệt đối đang ở U Tố mộ!

Đại đạo Phản Hư cần kinh nghiệm sinh tử chân chính.

Trong bốn khu vực nguy hiểm, chỉ có U Tố mộ mới có tạo hóa tương ứng!

Tất cả cảnh vật vặn vẹo giao hội, lướt qua bên cạnh Lệ Tân như tia chớp, sau khi một mảnh kỳ quái nhanh chóng lui bước, hắn ta đã rời khỏi địa giới Trọng Minh tông.

Tổ địa Lệ thị.

Một tràng tiếng chuông khánh u quỷ đang chầm chậm tản khắp.

Trong lúc đó, từng đạo độn quang vẽ qua mái hiên nhà cheo leo nặng nề, rơi vào trong một phòng nghị sự đứng sừng sững một mình giữa biển trúc.

Phòng nghị sự chiếm diện tích rộng lớn, dùng vật liệu cực kỳ cầu kỳ, trông thanh nhã đại khí, không lộ ra vẻ xa hoa lãng phí.

Lúc này, trong sảnh, Lệ Vô Cữu ngồi trên chỗ cao, rất nhiều tộc lão đã có mặt.

Lần này triệu tập rất đột ngột, hiện tại rất nhiều tộc lão vội vàng trình điện, quanh người còn quanh quẩn huyết sát chỉ khí chưa tán đi, mùi thơm ngát của dược thảo, khí tức dư thừa của linh hỏa... Thậm chí, còn có vài người hoặc phía trên cẩm bào vết máu loang lổ, trong tay cầm một đoạn roi bọ cạp trải rộng gai ngược không kịp buông xuống, cùng mang theo tới; hoặc máu thịt be bét, máu tươi ào ạt nhưng ngưng mà không rơi, lại hành công đến một nửa không kịp mặc vào da người; hoặc y quan không ngay ngắn, khắp nơi trên mặt đều là dấu son môi đồ tươi...

"Gia chủ, xảy ra chuyện gì lại cần gõ vang hồn chuông?" Một tộc lão nhìn tuổi tác lớn nhất, địa vị cao nhất, trong tay nâng một đoạn xương người điêu khắc được một nửa, trầm giọng hỏi.

Mặc dù những người khác không mở miệng, nhưng đều là vẻ mặt nghiêm nghị, chuyện đầu tiên sau khi xuất hiện là nhìn chằm chằm về phía gia chủ, trong mắt đầy vẻ hỏi thăm.

Ánh mắt đảo qua xung quanh, xác nhận người đã đến đông đủ, Lệ Vô Cữu không lập tức trả lời, mà tâm niệm vừa động mở ra trận pháp trùng điệp trong phòng nghị sự.

Trong giây lát, vô số phù văn sáng lên, tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ phòng nghị sự, sau khi lấp lóe mấy lần mới lặng yên biến mất.

Đã hoàn thành vận chuyển rất nhiều trận pháp do Lệ thị đời đời bố trí, duy trì, ngăn cách trong ngoài.

Chương 1718: Đại quyền Thánh tông (2)

Lệ Vô Cữu lại sử dụng thần niệm đảo qua tất cả tộc lão ở đây, sau khi xác định không có vấn đề gì, liền gọn gàng dứt khoát nói:

"Vừa rồi lão tổ truyền âm với lão phu, nói một việc lớn."

"Bùi Lăng, đã đại đạo Phản Hư!"

Vừa nói xong, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Một hồi lâu sau, đám tộc lão mới nhao nhao lấy lại tinh thần: "Đại đạo Phản Hư? !"

"Thánh Tử vạn kiếp Hóa Thần, không phải còn chưa được một năm sao?"

"Không đến một năm, từ Hóa Thần tiền kỳ đột phá đến Phản Hư?

Hơn nữa, còn là đại đạo Phản Hư! Tốc độ tu luyện của Thánh Tử cũng quá kinh người!"

"Xác định thật sự là Thánh Tử Phản Hư, không phải bị lão quái vật nào đó đoạt xác?"

"Tin tức do lão tổ truyền đến, sẽ không sai..."

"Chờ chút! Thánh Tử đã về tông?"

Đám tộc lão mồm năm miệng mười, bàn tán âm 1, sắc mặt vừa mừng vừa sợ.

Hiện tại Bùi Lăng là người Cửu A Lệ thị, kỳ thành càng cao, có thể lập tức mang tới lợi ích càng lớn!

Càng quan trọng hơn là, vị trí Tông Chủ Thánh tông, yêu cầu đăng cơ thấp nhất là Phản Hư kỳ.

Hiện tại Tô Ly Kinh đã thoái vị, Tư Hồng Khuynh Yến tạm thay chức vụ Tông Chủ, Bùi Lăng là Thánh Tử đời này, tu vi đạt tới Phản Hư là có thể chính vị!

Chỉ cần Thánh Tử trèo lên vị trí Tông Chủ một lần, Lệ thị có thể lập tức thu hoạch được đại quyền Thánh tông!

Lúc này, nhìn qua phản ứng phấn khởi kích động của rất nhiều tộc lão, Lệ Vô Cữu khẽ mỉm cười, vừa nãy lão tổ truyền âm cho hắn ta nói việc Bùi Lăng đại đạo Phản Hư, hắn ta cũng giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, đã lập tức triệu tập tất cả tộc lão đến đây nghị sự, hiện tại biểu hiện của những tộc lão này giống hệt với hắn ta vừa rồi...

Đang nghĩ ngợi, tộc lão máu thịt be bét, không kịp mặc da người vào đã chạy tới đột nhiên đứng dậy hỏi: "Gia chủ, nếu Thánh Tử đã đi vào Phản Hư, không biết khi nào có thể trao quyền với Tư Hồng Khuynh Yến thay mặt Tông Chủ, đăng lâm vị trí Tông Chủ?"

Lệ Vô Cữu lấy lại tinh thần, lập tức tập trung ý chí, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lần này triệu các ngươi đến đây, là vì thương nghị việc này."

"Ngoài ra, lão tổ có lệnh, trước khi Bùi Lăng về tông, bất kỳ người nào cũng không được tiết lộ việc tu vi!"

Nghe vậy, rất nhiều tộc lão rối rít gật đầu: "Đúng là nên như thết"

"Không sai! Thánh Tử thiên tư tung hoành, nhất định phải đề phòng tiểu nhân mưu đồ làm loạn!"

"Đợi chút nữa chúng ta cần tìm lý do thích hợp cho việc tụ tập hôm nay, không thể để người ta liên tưởng đến Thánh Tử:

"Vên tâm, tu vi Thánh Tử tăng lên nhanh chóng như vậy, chỉ cần chúng ta không nói, người ngoài căn bản không nghĩ ra."

"Việc này rất lớn, không thể có bất kỳ lòng cầu gặp may gì, nhất định phải cố gắng làm ổn thỏa!"

"Hoàn toàn chính xác..."

"Chút nữa phái người đi ngụy đạo cướp giật một phen, cứ nói tộc ta không hài lòng với thành quả trong đại chiến thảo ngụy lần trước, chuẩn bị tự mình tiếp tế một chút..."

"Tìm tiếp lý do khác, tìm thêm mấy cái, sau đó cẩn thận thương nghị, cần phải không để lại bất kỳ sơ hở gì..."

Nhìn tình cảnh này, Lệ Vô Cữu hài lòng gật đầu, đang muốn nói tiếp, vị tộc lão râu tóc bạc trắng cầm trong tay xương người kia, chợt thu đao khắc và xương người vào túi trữ vật, nghiêm mặt nói: "Còn có một chuyện."

"Tư Hồng Khuynh Yến đã đòi toàn bộ lô đỉnh dị tộc bên Tô Ly Kinh tới."

"Chỉ đợi Bùi Lăng về tông, sẽ thực hiện mệnh lệnh tổ sư..."

Nghe nói như thế, Lệ Vô Cữu ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức nhíu chặt lông mày.

Tộc lão khác cũng nghĩ tới điều gì đó, rối rít im lặng.

Trên thực tế, dựa theo kế hoạch ban đầu của Cửu A Lệ thị, là để đích nữ Lệ Liệp Nguyệt làm Tông Chủ, Bùi Lăng làm phụ, chỉ cần làm đạo lữ của Tông Chủ là được. Như thế, sau này Thánh Tử chỉ cần chuyên tâm tu luyện, việc lớn tông môn do Lệ thị chưởng quản.

Nhưng bây giờ do Bùi Lăng kế nhiệm vị trí Tông Chủ, lấy quan hệ lô đỉnh của đối phương và Tư Hồng Khuynh Yến, cộng thêm rất nhiều lô đỉnh thiên kiêu dị tộc đưa tới cửa, đến lúc đó bên Tư Hồng thị kia lại có chút hành động, đại quyền Tông Chủ này...

Nghĩ tới đây, tộc lão y quan không ngay ngắn, khắp nơi trên mặt đều là dấu son môi lập tức nói: "Lấy tính tình trước đó của Thánh Tử, dù sao cũng không đến mức phản bội Lệ thị ta."

"Nhưng ngày sau âm thầm cho Tư Hồng thị chỗ tốt một chút, lại rất có thể!"

Nghe vậy, tộc lão mỹ phụ trung niên cầm roi bọ cạp kia trầm giọng nói: "Một chút lợi ích, không quan trọng gì. Thứ mà Lệ thị ta muốn, là đại quyền chuyên quyền độc đoán trên tất cả việc lớn!"

"Thánh Tử và Liệp Nguyệt đã là đạo lữ" Tộc lão mặc cẩm bào trải rộng vết máu, toàn thần huyết sát chỉ khí quanh quẩn trầm ngâm: "Chỉ cần Liệp Nguyệt có thể trông coi Thánh Tử là được"

Tộc lão mỹ phụ trung niên kia hơi nghiêng đầu, lắc đầu nói: "Liệp Nguyệt còn trẻ, lúc trước toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện, cũng không tinh thông chuyện nam nữ, chỉ sợ không đấu lại Tư Hồng Khuynh Yến"

"Chứ đừng nói đến, trong tay Tư Hồng Khuynh Yến còn có nhiều lô đỉnh thiên kiêu dị tộc như vậy..."

Trong phòng nghị sự im lặng một khoảng ngắn ngủi, tộc lão râu tóc bạc trắng hơi híp mắt lại, đột nhiên mở miệng: "Tư Hồng Khuynh Yến có thể đưa lô đỉnh cho Thánh Tử, vì sao Lệ thị ta không thể?"

Chương 1719: cấm kỵ

Vừa nói ra lời này, rất nhiều tộc lão đều không lên tiếng, mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lệ Vô Cữu.

Lệ Vô Cữu cau mày, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, lập tức làm ra lựa chọn tối đa hóa lợi ích: "Đến Thiên Sinh giáo trước, mua một nhóm lô đỉnh đẳng cấp cao dạy dỗ tốt."

"Lại lấy danh nghĩa thông gia cưới thiếp, đến Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang mua một ít nữ tu đẳng cấp cao miễn phí trở về.

"Ngoại trừ cái đó ra, phái người đến địa bàn năm tông ngụy đạo, tìm kiếm một nhóm người thân hoàn bích dung mạo, tu vi, xuất thân đều là đối tượng tốt nhất..."

U Tố nộ.

Sương trắng bành trướng như sóng như núi, lại như e ngại, cứ thế để trống ra một khu vực lớn trống không.

Cửa ra vào hoa mỹ như cung điện tiên lâu im lặng đứng sừng sững.

Trên đất trống phía trước quyền phong gào thét, quỷ khóc như nước thủy triều, một trận hỗn chiến đang tiến hành.

"Tất" hiện ra nguyên hình, mười cánh tay đều bắp thịt cuồn cuộn, từng sợi gân xanh to khỏe bằng bắp đùi thường nhân nổi lên, từng quyền nên xuống, trong đôi mắt đỏ hồng tràn đầy sát khí, khí tức ngang ngược như thực chất quanh quẩn quanh người.

"Tù" cầm theo chiếc lồng vẫn đứng tại chỗ, chỉ có điều chỗ ban đầu hắn ta đứng là một vùng đất bằng, lúc này lại thành một cột đất đơn bạc, lấy cột đất làm trung tâm, mặt đất cát bay đá chạy đã bị đánh ra một cái hố tot Áo bào trắng hơn tuyết, khuôn mặt lại hơn tuyết trắng.

Bàn tay anh hài sau lưng "Tù" không ngừng vỡ vụn, hôi phi yên diệt dưới quyền phong vô cùng cương mãnh, nhưng cũng không ngừng mọc ra mới, không ngừng sinh ra như vô cùng vô tận.

Hai người đều tấn công chính diện, bão cát tản ra muôn hình vạn trạng, đánh đến vô cùng kịch liệt.

Cách đó không xa, Hồng Phấn tân nương váy cưới nhẹ nhàng, bàn tay tinh tế trắng noãn duỗi ra từ ống tay áo thêu thùa phức tạp, nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía "Đề", cùng lúc đó đầu ngón tay của nàng nhanh chóng gảy mấy cái, vô số sợi tơ nhìn không thấy như ngày xuân bay phất phơ phun ra ngoài, muốn quấn vào thân thể "Đề".

"Để" phiêu đãng như tờ giấy diên, mơ hồ không chịu lực, tóc dài tăng vọt trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, ngăn trở chưởng kình của Hồng Phấn tân nương, lại như có cảm giác chặn đường sợi tơ vô hình, sợi tóc và sợi tơ không ngừng giao đấu giữa không trung, một sợi tóc xanh như đêm tối lan tràn chảy xuôi như nước sông, động nhiên bùng lên quấn vào mắt cá chân Hồng Phấn tân nương...

Bốn vị Tham Nô vô cùng suy yếu, tất cả miệng trên mặt mở ra.

Trong hư không xung quanh Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức xuất hiện lít nha lít nhít giác hút dữ tợn, cắn xé về phía hai người.

Yến Minh Họa không do dự chút nào, lập tức chống ô lụa lên, bóng tối to lớn bao phủ xuống, đây là thủ đoạn phòng ngự mà trước đó ý chí đọa tiên truyền thụ cho, bóng tối cùng che lấy nàng và Lệ Liệp Nguyệt.

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ giơ bàn tay trắng nõn lên, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] nhẹ nhàng rung động: "Reng reng reng..."

Trong tiếng chuông trong trẻo êm tai, sương đen tràn ngập quanh người nàng mở ra lít nha lít nhít đôi mắt, váy khói chập chờn liên miên không dứt, U Hồn thị nữ liên tục không ngừng hiện ra, lao thẳng về phía bốn tên Tham Nô...

"Cạch!"

Lưỡi dao phá không, một đạo đao khí huyết sắc cô đọng như thực chất chém về phía "Úc", vẻ mặt "Úc" u buồn đưa tay chụp vào đao khí, trong nháy mắt đã bóp đao khí vỡ nát.

Ngay sau đó, hắn ta chỉ một cái về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng thôi động [Tru Ác Kỳ], gió mạnh bùng lên, khoảnh khắc thổi tan chỉ kình của "Úc", dư thế không giảm tiếp tục đánh về phía "Úc"...

ầm ầm ầm Ầm ầm...

Ba phe cùng chiến đấu dữ dội, ở giữa lại ngăn cản được nhau, trong chốc lát lại rơi vào thế bí.

Bùi Lăng vừa ra tay vừa đến gần cánh cửa thứ hai.

Tất cả người sống và người chết đều ăn ý di chuyển theo hắn, trong lúc cát bay đá chạy, chiến trường dần di chuyển đến cửa ra vào thứ hai.

Chẳng mấy chốc, cuối cùng bọn họ đã đến chỗ cách cánh cửa thứ hai không xa.

Bùi Lãng đột nhiên dừng bước lại.

Tất cả người sống và người chết khác đều dừng bước chân theo, nhưng đủ loại thuật pháp trên tay không hề có ý dừng lại.

rầm rầm rầm...

Quyền đến chưởng đi, giác hút dữ tợn, U Hồn đầy trời... Hỗn chiến vẫn đang tiếp tục.

Thấy Bùi Lăng không tiến thêm nữa: "Tù" đang giao thủ với "Tất"

đột nhiên trầm giọng nói: "Người sống đừng lãng phí thời gian."

"Ngươi không ngăn cản được chúng ta!"

Vẻ mặt "Úc" lo lắng không yên không vui, vẻ có bệnh càng tăng lên, cũng mở miệng nói: "Nguyền rủa nơi đây đã càng ngày càng mạnh, người sống, ngươi không chống đỡ được bao lâu!"

"Đừng đau khổ chống đỡ, nhanh chóng vào cửa!"

Lúc bóng dáng Hồng Phấn tân nương phiêu hốt, yếu ớt nói: "Bùi công tử, nhanh chóng đi vào!"

"Hay là không nỡ tách ra với thiếp thân?"

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút biến hóa nào, mặc dù hắn đã xác nhận với "Tất", cấm kỵ sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng vì lý do cẩn thận, ngay từ đầu hắn ra tay chỉ nhằm vào thủ hạ của "Úc"

và Hồng Phấn tân nương.

Sau đó vẫn không có việc gì, mới dám dần buông tay buông chân...

Hiện tại, thời gian đã qua lâu như vậy, hai vị cấm kỵ vẫn không có bất kỳ hành động gì, hắn có thể thử thêm một bước nữa!

Chương 1720: Bắt đầu một ngôi mộ (1)

Đương nhiên, dù sao "Úc" và Hồng Phấn tân nương đều là thuộc hạ của cấm kỵ, hắn không thể giết, chỉ cần hai vị này không vào được cánh cửa thứ hai là được!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên thu lại tất cả khí tức, tất cả thủ đoạn, thản nhiên nói: "Muốn biết tạo hóa cánh cửa thứ nhất không?"

Tất cả quỷ vật ở đây, bao gồm "Tất" và "Đề" đều nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không nhúc nhích đứng đấy, khuôn mặt và khí tức lại đột nhiên xảy ra biến hóa.

Toàn bộ ngũ quan trên mặt hắn giảm đi, hóa thành một khuôn mặt trống không, giống như đúc Vô Diện đại tiên được Tiêu phủ cung phụng ở từ đường vào lúc trước.

Khí tức của hắn cũng lập tức trở nên giống với cửa ra vào cách sau lưng không xa, tràn ngập khủng bố lớn, tai biến lớn, tai họa lớn khó mà miêu tả...

Trong nháy mắt, nguyễn rủa ở cánh cửa thứ hai đã mất tác dụng với Bùi Lăng, hiệu quả [Vạn Hồn Chú] trực tiếp giáng lâm đến trên người "Úc", Tham Nô, Hồng Phấn tân nương và "Từ.

Cùng lúc đó, hư ảnh cánh cửa thứ nhất to lớn bắt đầu chậm rãi hiện ra sau lưng Bùi Lăng.

Khác với Bùi Lăng thi triển [Vạn Hồn Chú], đối mặt với [Vạn Hồn Chú] của cánh cửa thứ hai, một đám quỷ vật không có chút sức chống cự nào.

Thể xác của bọn họ lập tức bắt đầu hư thối, mọc ra từng khuôn mặt người đây oán độc, khí tức suy bại kịch liệt.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha... Hì hì hì hì... Ha ha..."

Tiếng vui cười bén nhọn chói tai, lít nha lít nhít truyền ra.

Ngay lúc này, một ánh mắt âm u lạnh lẽo, thật lớn đột nhiên nhìn chăm chú tới.

Khí tức của Bùi Lăng lập tức hỗn loạn, khuôn mặt lập tức khôi phục như lúc ban đầu, hư ảnh cánh cửa thứ nhất cao lớn nguy nga sau lưng chưa hoàn toàn thành hình, đã trực tiếp tan thành mây khói.

"Phốc!"

Khí tức quanh người hắn lập tức đại loạn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quyết đoán nói: "Đi!"

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng cách không đánh một trảo, một tay ôm cả Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa vào trong, trực tiếp chạy tới cánh cửa thứ hai.

"Tất" và "Đề" ngẩng đầu nhìn lên trên không một cái, trên mặt cùng lộ ra vẻ e ngại rõ ràng, sau đó lập tức đuổi theo Bùi Lăng.

Nguyễn rủa trên người "Úc", Tham Nô, Hồng Phấn tân nương, "Tù" tạm thời dừng lại, không tiếp tục chuyển biến xấu, sắc mặt bọn họ vô cùng cung kính nhìn trên không, cùng nhau thi lễ một cái, sau đó không dám trì hoãn, cũng chạy tới cánh cửa thứ hai.

Trong giây lát, tất cả người sống và người chết đều trốn vào trong cửa, bóng dáng biến mất không thấy.

Trên đất trống trước cánh cửa rộng lớn, dấu vết hỗn chiến trước đó như bị một loại lực lượng vô hình nào đó xóa đi từng chút một.

Chẳng mấy chốc, mặt đất mấp mô khôi phục thành bằng phẳng, ngay cả một tảng đá, một viên cát sỏi đều ở vị trí cũ, không sai chút nào.

Nơi xa sương trắng lăn lộn như thủy triều cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, từ đầu đến cuối lại không dám vượt qua nửa bước.

Khắp nơi quay về yên tĩnh.

Cửa ra vào hoa mỹ nguy nga như mây ngọc cung son yên tĩnh đứng sừng sững.

Sắc trời ảm đạm, gió tây lạnh thấu xương.

Trên đất hoang trống rỗng, cỏ dại rậm rạp.

Một phần mộ lẻ loi trơ trọi yên tĩnh đứng sừng sững, mộ bia bụi bẩn bị cỏ dài che giấu gần hết.

"Dát... Dát... Cạc cạc..."

Vài tiếng quạ gáy bén nhọn chói tai, bóng dáng đen nhánh vẽ qua trời cao, rơi vào một gốc cây nhỏ không biết đã chết héo bao lâu, càng có vẻ không rõ.

Gió tây thổi qua, cỏ cây chập chờn.

Một điểm sắc trời cuối cùng chậm rãi biến mất, trăng sao dần dầng lên, sương tuyết vẩy xuống đây đất.

Sâu bọ kiến chuột bắt đầu phát ra tiếng xột xoạt trong đêm.

Đột nhiên, tất cả tiếng động đồng loạt biến mất, trong nháy mắt vạn vật yên tĩnh.

Trên một phần mộ cô độc, đột nhiên một cánh tay duỗi ra từ trong đất vàng.

Ngay sau đó, cái tay thứ hai, cái tay thứ ba, cái tay thứ tư...

Đất vàng xốp nhanh chóng bị gỡ ra, Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt, Yến Minh Họa: "Tất: "Đề" lần lượt leo ra từ trong mộ.

Bùi Lăng vừa đứng vững, đã "Oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức đứng một trái một phải bảo vệ ở bên cạnh hắn.

"Bùi sư đệ, bị thương chỗ nào rồi?"

"Bùi đạo hữu, có nặng lắm không?"

Hai nữ tử đồng thời mở miệng, không đợi Bùi Lăng trả lời cũng nhanh chóng lấy ra đan dược chữa thương đưa lên.

Bùi Lăng nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nuốt vào toàn bộ.

Sau đó, hắn vận chuyển công pháp, theo dược lực tan ra, sắc mặt vốn tái nhợt bắt đầu khôi phục.

Khí tức hỗn loạn cũng trở nên bình ổn.

Ngay lúc này: "Tất" và "Đề" cũng đi lên phía trước, cung kính hành lễ nói: "Chủ thượng, ngài không sao chứ?"

Chủ thượng?

Bùi Lăng nghe vậy, ngạc nhiên nhìn hai quỷ vật này.

Hắn nhớ rất rõ ràng, trước đó ở trà lâu, mặc dù "Tất" tự mình tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề nói rõ muốn trợ giúp mình, lại vẫn gọi hắn là "người thừa kế", thái độ với hắn không đến mức kiêu căng, nhưng cũng chưa tới mức kính sợ có phép.

So sánh với thuộc hạ, dáng vẻ của hắn ta càng giống đối xử với một hậu bối không biết về sau có nên nâng đỡ hay không.

Lại căn bản không giống như hiện tại!

Thế nhưng, Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, là vừa rồi mình ra tay có khí tức giống như đúc với "Chú"!

Chương 1721: Bắt đầu một ngôi mộ (2)

Lúc ấy hắn ở trong từ đường Tiêu phủ, dùng [Thực Nhật bí lục] tranh đoạt mệnh cách với tượng thần của "Chú", sau đó vì lực lượng trong tượng thần "Chú" quá mạnh, đã khiến hắn no đến nổ tung.

Nhưng tiếp theo đại đạo Phản Hự, lại khiến hắn thành công giữ lại bộ phận lực lượng đã tranh đoạt với tượng thần "Chú", đồng thời bây giờ cánh cửa thứ nhất cũng đã để cho hắn sử dụng!

Những thủ hạ cũ của "Chú" chỉ nhận khí tức "Chú"!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thản nhiên nói: "Không có việc gì."

"Đề" cung kính nói: "Chủ thượng thứ cho thuộc hạ nói thẳng, vừa rồi chủ thượng thật sự quá mạo hiểm!"

"Vương đã rời đi, mặc dù hai vị Vương khác từng có ước định với Vương, nhưng dù sao không thể so với lúc Vương còn ở đây."

"So với ở ngoại giới cho hai vị Vương kia cơ hội can thiệp, chẳng bằng dứt khoát giúp đỡ Úc và vị hậu bối kia đi vào, sau đó một phát tiêu diệt nó ở đây!"

"Hai vị Vương khác không thể can thiệp vào tiểu thế giới do Vương để lại-"

"Ở chỗ này, chủ thượng có thể tuỳ tiện ra tay với thuộc hạ của hai vị Vương khác!"

Bùi Lăng nghe vậy lại lắc đầu, nhìn từ việc mình đoạt được truyền thừa "Chú", xem ra tạo hóa do hắn ta để lại căn bản không phải thực lực.

Hơn nữa, tình huống trong tạo hóa khó lường, thường ốc còn không mang nổi mình ốc, chưa chắc rảnh rỗi đối phó kẻ địch.

Chỉ có trước khi đến tiểu thế giới, mình mới có cơ hội thành công.

huống chi vừa rồi trông như hắn mạo hiểm, thật ra vẫn còn có rất nhiều chỗ dựa và đường lui.

Dù là "Chú" ước định với hai vị cấm kỵ khác, hay tạo hóa cần hắn tới mở, hai vị cấm kỵ kia đều không dễ dàng giết hắn!

Cũng như hắn hiện tại, thật ra chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, mà ý cảnh cáo chiếm đa số...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức để những chuyện nhỏ nhặt này sang một bên, hắn ngắm nhìn xung quanh, đã thấy dưới trăng sao ảm đạm, trùng lặn tước ẩn, yên tĩnh như chết.

Nhìn đến cuối cùng, cũng chỉ thấy khắp nơi hoang vu, bỏ hoang không có người ở.

Hắn chợt nói: "Tiếp theo, thăm dò tiểu thế giới này trước."

"Tất" và "Đẻ" lập tức nói: "Tuân mệnh!"

Vừa xong, khí tức hai quỷ vật đột nhiên bắt đầu giảm xuống!

Cùng lúc đó, tu vi của ba người Bùi Lãng, Lệ Liệp Nguyệt còn có Yến Minh Họa cũng nhanh chóng trượt xuống.

Không lâu sau, khí tức của bọn họ đều bị áp chế đến Luyện Khí kỳ, mới dừng lại sự giảm xuống.

Ngay sau đó, không đợi bất kỳ kẻ nào lấy lại tinh thần, trên bia mộ bên cạnh dần chảy ra máu tươi ào ạt, máu tươi nhuộm đỏ bia đá, từng hàng vân triện huyết sắc xuất hiện...

"Quy tắc một: Vương không đấu với Vương"

"Quy tắc hai: Máu tươi, sợ hãi, căm hận, oán niệm... Càng nhiều càng tốt."

"Quy tắc ba: Kỳ hạn một năm, lấy diện tích lãnh địa phân thắng thua."

"Quy tắc bốn: Mộ bia vỡ, người chết."

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người xem hết nội dung trên mộ bia.

Không cần bất kỳ giải thích nào, đám người Bùi Lăng lập tức biết đây là quy tắc do "Chú" quyết định, muốn có được tạo hóa ở cánh cửa thứ hai, nhất định phải làm theo những quy tắc này!

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói: "Vương không đấu với Vương, chắc là Bùi sư đệ không thể tự mình ra tay."

"Hơn nữa, bây giờ tu vi của chúng ta bị áp chế, chắc chắn quy tắc hai có liên quan đến việc khôi phục tu vi"

Yến Minh Họa tiếp lời nói: "Quy tắc ba là mấu chốt để chiến thắng, mục đích chủ yếu của phương tiểu thế giới này là tranh đoạt lãnh địa."

"Bây giờ tu vi của chúng ta bị áp chế, có lẽ hai bên còn lại cũng như vậy."

"Nếu có thể phá hỏng mộ bia của hai bên kia, không cần đợi đến một năm có thể thắng được!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Chú" đặt ra những quy tắc này, rõ ràng là để mấy thế lực tranh đấu lẫn nhau.

Thuộc hạ hai vị cấm kỵ khác cũng tới tham gia trận tạo hóa này, có lẽ vốn là dự định của "Chú"... Chẳng trách vừa rồi hắn làm như vậy, lại khiến cấm kỵ ra tay!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn về phía "Tất" và "Để", nói: "Các ngươi có ý kiến gì không?"

Dù sao hai quỷ vật này từng là thủ hạ của "Chú", có lẽ biết chút ít gì đó.

Nhưng "Tất" và "Đề" đều lắc đầu: "Về việc bố trí cánh cửa thứ hai, chúng ta chỉ biết có thể dẫn theo bốn tên thuộc hạ"

"Vương muốn một vị kỳ thủ"

"Ngoài ra cũng không biết cái gì"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nói: "Trước tiên kiểm tra xung quanh một cái, xem có manh mối khác hay không"

"Nhưng đừng đi xa quá, để tránh xảy ra chuyện"

Những người khác lần lượt gật đầu: "Được!"

Thế là, mỗi người bọn họ lựa chọn một phương hướng, bắt đầu kiểm tra.

Bùi Lăng cũng nằm trong số đó, nhưng hắn đi ra ngoài không bao xa, đột nhiên cảnh tượng trước mắt thay đổi, lại một lần nữa quay về bên cạnh mộ bia.

Nhìn thấy tình cảnh này, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, hiện tại ngôi mộ cô độc này là lãnh địa của mình.

Hắn không thể rời khỏi lãnh địa!

Lúc này, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng xe ròng rọc kéo nước.

Rừng sâu núi thẳm, ánh sáng nhật nguyệt khó chống đỡ, sương mờ mịt quanh năm, dù tiến vào khi nào thì nơi đây đều là một mảnh ướt sũng, sền sệt ngột ngạt.

Màu sắc tỉnh sương chỉ ở đầu cành.

Dưới cành lá dày đặc đan xen đều là bóng tối hình bóng lay động, tối nghĩa bối rối.

Chương 1722: Mưa đêm

Một con viên hầu nhẹ nhàng leo lên giữa ngọn cây, trong giây lát nó nhảy vọt một cái, đột nhiên đu xuống một lùm nhánh cây, lúc bóng cây chập chờn một sợi tinh quang tình cờ rơi vào dưới rừng.

Hoàn toàn soi sáng ra một phần mộ lẻ loi trơ trọi.

Ngay sau đó, năm bóng dáng đẩy bùn đất ra, lần lượt leo ra nấm mồ trong tiếng rì rào.

"Úc" và bốn tên Tham Nô đi ra phần mộ, đứng ở trên đất trống, mặt người quanh người bọn họ đang nhanh chóng biến mất.

Lực lượng [Vạn Hồn Chú] đã nhanh chóng rút lui.

Sau một lát, trạng thái chủ tớ đều đã khôi phục như thường, nhưng ngay lúc này khí tức giảm đột ngột! Cùng lúc đó, trên bia mộ bên cạnh bắt đầu chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ từng hàng vân triện huyết sắc...

Thôn hoang vắng giếng cạn, đổ nát thê lương.

Cửa thôn rách nát hoang phế đã lâu, dưới một gốc cây già chết héo không biết bao nhiêu năm, một phần mộ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững.

Hồng Phấn tân nương và "Tù" đẩy ra bùn đất bị lặp đi lặp lại đập xuống, leo ra từ trong mộ.

Phần nát rữa và mặt người trên người bọn họ đang dần giảm đi.

Trạng thái chưa khôi phục, Hồng Phấn tân nương lập tức nói: "Ta đã biết lúc ở cánh cửa thứ nhất thua như thế nào!"

"Tù" nhìn về phía Hồng Phấn tân nương, hỏi: "Như thế nào?"

Hồng Phấn tân nương nói: "Bùi Lăng ngụy trang thành Chú!"

Nghe vậy: "Tù" nhướn mày, sau đó nhanh chóng nói: "Ngươi kể lại đầu đuôi mọi việc đã trải qua một lần, tránh để lần này hắn sử dụng thủ đoạn giống vậy."

Hồng Phấn tân nương gật đầu: "Được!"

Vừa nói xong, một khuôn mặt người cuối cùng biến mất, trạng thái của nàng và "Tù" hoàn toàn khôi phục, nhưng ngay sau đó khí tức hai người bắt đầu nhanh chóng hạ xuống!

Chỉ chốc lát, bọn họ cùng rơi xuống Luyện Khí kỳ.

Vào lúc này này, trên bia mộ bên cạnh bắt đầu nhanh chóng hiện ra từng hàng vân triện huyết sắc...

"Quy tắc một..."

"Quy tắc hai..."

Hồng Phấn tân nương và "Tù" nhanh chóng nhìn hết bốn quy tắc, Hồng Phấn tân nương lập tức nhăn mày ngài lại, nói: "Trước tiên chúng ta cần phải nghĩ cách khôi phục tu vi thực lực!"

"Tù" nhẹ gật đầu, đột nhiên nâng chiếc lồng trong tay lên, một tay mở ra cửa lồng.

Ba tên tiểu nhân cỡ ngón tay lập tức đi ra từ trong lồng.

Bước một bước ra cửa lồng đã nhanh chóng biến lớn.

Chẳng mấy chốc đã hóa thành ba tên tu sĩ Nhân tộc: Người đứng giữa tóc mai hơi sương, khuôn mặt tuấn lãng, cũng trung niên; người bên trái áo bào vàng mũ vàng, khí chất ung dung; người bên phải áo xanh lỗi lạc, vác trường kiếm.

Lúc này, sắc mặt ba người đều mờ mịt, ánh mắt ngơ ngác, tu vi cũng bị áp chế đến Luyện Khí kỳ.

Rõ ràng là ba người Phó Huyền Tự đã mất tích!

Sắc mặt "Tù" bình thản, nói với ba tên Nhân tộc này: "Các ngươi tự lựa chọn một phương hướng, kiểm tra tình hình xung quanh"

"Sau một nén nhang, trở về bẩm báo."

Ba người Phó Huyền Tự nghe vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Được!"

Nói xong, bọn họ không hề chất vấn mệnh lệnh của "Tù", dựa theo phân phó của đối phương, tự mình chia ra, đi kiểm tra chung quanh.

Nhìn theo ba người rời đi: "Tù" bình tĩnh nói: "Trước hết để ba vị người sống này đi dò đường, hiện tại nói cho ta biết thủ đoạn của Bùi Lăng kia"

Phía trên hoang dã.

Mười mấy kỵ sĩ kéo dây cương, áp chế tuấn mã dưới người muốn chạy băng băng, vây quanh một chiếc xe giấy dầu bình thường.

Trên vách tường xe giấy dầu treo đèn lồng gió, không ngừng di chuyển theo con đường gập ghềnh, lôi kéo ra cái bóng hình thù kỳ quái. Phía trên càng xe, một hán tử khôi ngô tùy ý ngồi xếp bằng, hắn ta mặc một bộ áo bào đỏ, mặt mày hẹp dài lạnh thấu xương, toàn thân đầy sát khí, trong tay cầm một sợi roi ngựa không ngừng đánh nhịp, đôi mắt như nhắm lại không phải nhắm, dáng vẻ nhàn nhã.

Nhưng lúc võ phu xung quanh đi về phía trước, trên mặt lại thể hiện rõ vẻ kính sợ với hắn ta.

Đột nhiên, ánh trăng sao sáng trên đỉnh đầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một đám mây dày màu mực lặng yên tới, che đậy bầu trời.

Toàn bộ hoang dã lập tức rơi vào một vùng tăm tối.

Con đường phía trước vốn hiện ra lờ mờ, lúc này ngước mắt nhìn tới chỉ thấy bóng đêm mênh mông, căn bản không phân biệt được tình hình cụ thể.

Hiển nhiên đội ngũ này đã trải qua thử thách, không cần bất kỳ ai ra lệnh, đồng loạt ghìm chặt dây cương, dừng tiến lên.

"Tổng tiêu đầu." Một kỵ sĩ mượn ánh sáng của đèn lồng quay đầu ngựa, tới gần càng xe, trầm giọng nói: "Sắc trời chợt thay đổi, súc vật không thấy rõ đường đi, sợ là không thể đi tiếp."

Hán tử đánh xe kia nghe vậy, lúc này mới mở mắt ra nhìn sắc trời, nói: "Nếu thế, nghỉ ngơi ngay tại chỗ một chút, sau đó..."

Nhưng còn chưa nói hết câu, chợt nghe một tràng tiếng lốp bốp.

Hạt mưa lớn khoảng hạt đậu không có bất kỳ dấu hiệu gì đập xuống, trong khoảnh khắc đã thấm ướt áo bào tất cả mọi người.

Thấy cảnh này, một đoàn người đều nhíu mày lại: "Lúc chạng vạng tối còn thấy mây màu, sao đột nhiên trời lại mưa?"

Cơn mưa này nói rơi là rơi, trong chốc lát đã như trút nước.

Vừa hay địa thế chỗ bọn họ đang đứng không cao, nước mưa lập tức tụ đến từ bốn phương tám hướng, không lâu sau đã ngập móng ngựa.

Thấy tình hình này, Tổng tiêu đầu lập tức phân phó: "Đổi chỗ, không thể ở lại nơi này."

Chương 1723: Không Bố khách sạn (1)

"Vâng!" Đám kỵ sĩ biết tình huống khẩn cấp, sau khi đồng ý có một vài người chia ra, tự mình lấy ra một cây châm lửa từ trong ngực, đốt đèn lồng treo ở trên yên ngựa, rong ruổi chạy về từng phương hướng, tìm kiếm nơi cao có thể tránh bị dìm ngập.

Trong giây lát, một kỵ sĩ đội cơn mưa to trở về bên cạnh xe ngựa, lớn tiếng nói: "Tổng tiêu đầu, phía trước có đèn đuốc! Hình như là khách sạn!"

Khách sạn?

Nghe vậy, mọi người lập tức mừng rỡ, lúc này Tổng tiêu đầu phân phó: "Nhanh chóng đi qua, đêm nay qua đêm ở khách sạn."

"Vâng!" Đám người đồng ý, lúc này lại có người lấy ra cái còi đặc chế, sau khi dùng sức thổi lên như tiếng gáy chim đêm lập tức vang lên, truyền ra cực xa trong màn đêm.

Chẳng mấy chốc, kỵ sĩ đi dò đường trước đó rối rít trở về, sau khi nghe nói gần đây có khách sạn, đều như trút được gánh nặng.

Bởi vì khách nhân quyết định ngày giao hàng gấp gáp, chuyến này bọn họ đi ra ngoài do Tổng tiêu đầu tự mình áp trận, ven đường màn trời chiếu đất, đều lựa chọn đi bằng đường nhỏ, đi liên tục hơn một tháng, dù là hán tử làm bằng sắt cũng hơi không chịu nổi.

Bây giờ có thể ở lại khách sạn một đêm, sao lại không thích?

Đám người lập tức quay đầu ngựa, Tổng tiêu đầu cũng thao túng dây cương, lệnh cưỡng chế lôi kéo ngựa thay đổi phương hướng, đi đến khách sạn.

"Hí hí hii hi.... Hi..."

Nhưng tất cả tọa kỵ đứng yên bất động, liên tục phát ra tiếng phì phì từ trong mũi có vẻ rất kháng cự, không muốn bước về phía khách sạn một bước nào.

"Rầm rầm..."

Mưa rơi càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc xung quanh dâng lên một trận sương mù mênh mông che đậy tầm mắt, nước đọng trên đất cũng càng ngày càng cao.

Thấy tình hình này, trong lòng đám người nổi nóng, bóng đêm dày đặc, mưa như trút nước, vị trí hiện tại có thể bị dìm ngập bất cứ lúc nào, khó khăn lắm mới tìm được một nơi tránh mưa, kết quả những súc sinh này lại gây thêm rắc rối ngay lúc này...

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tổng tiêu đầu hơi trầm xuống, lập tức vung roi lên, hung hăng đánh lên lưng ngựa.

Những người khác cũng nghẹn một bụng lửa, bắt đầu quất roi lên những súc sinh không nghe lời này.

"Ba! Ba! Ba..."

Vừa đánh vừa lớn tiếng quát mắng, một lúc lâu sau con ngựa cực kỳ đau đớn liên tiếp phát ra tiếng gào thét, không thể không thay đổi phương hướng, đi về phía khách sạn kia.

Mưa rào xối xả, con đường lây lội không chịu nổi.

Một đoàn người chật vật đi vào, tốn chút công sức, cuối cùng đã đến trước khách sạn.

Đã thấy toà khách sạn này hơi cũ không mới, dường như đã xây dựng nhiều ngày, ở cổng có đèn lồng chiếu rọi xuống, như dấu vết rêu xanh.

Trên bảng hiệu che kín dấu vết trôi qua theo năm tháng đã bị gió táp mưa sa, khắc bốn chữ lớn: "Không Bố khách sạn."

"Rầm rầm..."

Nước mưa như chú, như thiên hà chuyển ngược cuồn cuộn rơi xuống, nhìn từ bốn phương tám hướng đều là một mảnh sương mù mênh mông, chỉ có đèn đuốc trong khách sạn đốt lên một chút ấm áp.

Tổng tiêu đầu hơi nghiêng đầu nhìn về phía một tiêu sư lớn tuổi bên cạnh.

Tên tiêu sư kia nhẹ gật đầu, lập tức tung người xuống ngựa, đi đến trước cổng chính khách sạn, dùng sức gõ cửa, đồng thời quát lớn: "Chưởng quỹ, mở cửa! Nghỉ chân ở trọ!"

Cùng lúc đó, những tiêu sư khác đều tỏ ra để phòng nhìn qua cửa lớn khách sạn, rối rít đè tay trên chuôi đao, đề phòng xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì.

Dù sao hàng hóa trong chuyến này của bọn họ cực kỳ quý giá, không thể có chút sơ suất nào.

Chỉ có Tổng tiêu đầu ngồi trên càng xe không nhúc nhích tí nào, sắc mặt bình tĩnh có về ung dung không vội. Khác với những tiêu sư khác, từ thuở nhỏ hắn ta căn cốt xuất chúng, lại bái nhập danh sư, tập được võ nghệ thượng thừa, lại trải qua vô số mưa gió, được công nhận là cao thủ hàng đầu trên giang hồ.

Bây giờ cất bước đi khắp nơi, đã không cần phải sợ hãi, lo trước lo sau như những quân nhân hạng hai hạng ba kia.

Toàn bộ trên giang hồ, không nhiều người dám tìm đến hắn ta để gây chuyện!

"Két két"

Cuối cùng cửa lớn khách sạn đã mở ra.

Phía sau cửa là một nam tử áo bào xám dáng vẻ khô gầy, nhìn cách ăn mặc chắc là chưởng quỹ, đèn đuốc tươi sáng soi sáng ra từ sau lưng hắn ta, bao phủ phần lớn khuôn mặt hắn ta ở trong bóng tối, chỉ có thể thấy non nửa khuôn mặt màu xám đen.

Đại đường sau lưng vắng vẻ, rất nhiều cái bàn trống rỗng gần như không thấy vài bóng người, lúc này rất yên tĩnh, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi rầm rầm.

Chưởng quỹ nhìn trừng trừng vào bọn họ, tiếng nói khàn khàn hỏi: "Mấy người?"

Thấy khách sạn này không có nhiều người, một đám tiêu sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyến này bọn họ mang theo hàng hóa giá trị đắt đỏ, tất nhiên lo lắng đồ bên trong sẽ xảy ra sự cố.

Nếu có quá nhiều người, tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi có tai hoạ ngầm.

Nhưng hiện tại người ở trong khách sạn này có thể đếm được trên đầu ngón tay, phe mình lại là người đông thế mạnh, tất nhiên không cần lo lắng chuyện ngoài ý muốn.

Lúc này tên tiêu sư tiến lên gõ cửa nói: "Chúng ta có mười lăm người, trước tiên ăn chút gì đó, lại ở một đêm."

"Còn có, chỗ các ngươi có cỏ khô tốt nhất không? Chúng ta muốn cho ngựa ăn một chút"

Chương 1724: Không Bố khách sạn (2)

Chưởng quỹ nghe vậy, quay đầu, nói: "Tiểu nhị, đi nuôi ngựa giúp khách nhân"

Vừa nói xong, đã có một tên tiểu nhị vẻ mặt chất phác đi ra, dáng người hắn ta cực kỳ cao, rất gây, lúc đi đường có một loại cảm giác nhẹ nhàng, như sẽ bay theo gió bất kỳ nơi nào bất kỳ lúc nào.

Sắc mặt hắn ta tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, giữ im lặng đi đến đứng trước mặt tiêu đội.

Ngay sau đó, chưởng quỹ chậm rãi lui vào bóng tối ở sau cửa, "Khách nhân, mời vào."

Chẳng mấy chốc, bóng dáng chưởng quỹ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cửa ra vào mở rộng, kiên nhẫn chờ đợi tiêu đội tiến vào.

Thấy như thế, tiêu sư gõ cửa quay đầu nhìn về phía Tổng tiêu đầu.

Vẻ mặt Tổng tiêu đầu bình tĩnh nói: "Giữ lại mấy người trông giữ hàng hóa kiểm tra cỏ khô, những người khác vào khách sạn nghỉ ngơi"

"Tiếp theo, cách mỗi một canh giờ, thay phiên gác đêm"

"Một khi có tình huống như thế nào, lợi dụng còi huýt làm dấu hiệu, liên lạc lẫn nhau."

Đám tiêu sư rối rít đáp: "Vâng!"

Ngay sau đó, Tổng tiêu đầu nhảy xuống từ trên càng xe, dẫn đầu đi đến cửa lớn khách sạn.

Rất nhiều tiêu sư đứng sau lưng hắn ta nhanh chóng bàn bạc vài câu, chẳng mấy chốc phần lớn mọi người đều đi theo Tổng tiêu đầu vào khách sạn, bốn tên tiêu sư thì xoay người xuống, dắt tọa kỵ, che chở xe ngựa, được tiểu nhị chỉ dẫn đi đến viện sau.

Mặc dù toà khách sạn này hoang vắng, nhưng chiếm diện tích hơi rộng lớn.

Hiện tại mưa to như chú, sau khi đôi bên tách ra, chỉ đi ra mấy bước đã không nhìn rõ hình dáng của đối phương.

Một đoàn người Tổng tiêu đầu nhanh chóng đi vào khách sạn, đã thấy bên trong khách sạn là một gian chính đường cực kỳ rộng lớn.

ở gần cửa chính bày một loạt quầy hàng cao đến ngực, chưởng quỹ vừa rồi đang đứng ở sau quây hàng, hai tay cầm một chiếc bàn tính, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiêu đội đi vào.

Ở phía sau hắn ta là một loạt giá gỗ cao bằng với nóc nhà, trên kệ trưng bày đủ loại bình lọ, phía trên dán từng cái tên: "Hoa đào nhưỡng, Hạnh hoa nhưỡng, Hoa lê nhưỡng..."

"Gạo dấm, giấm chua...

"Muối xanh, muối trắng..."

Tùy ý nhìn thoáng qua một chút đều là một ít đồ linh tinh như củi gạo dầu muối, bên mép giá gỗ còn treo từng chuỗi quả ớt, tồi, quả cà, nấm hương đủ loại hoa quả khô, dường như khách sạn này còn kiêm tiệm tạp hóa.

Trong phòng phủ gạch xanh đã cổ xưa, trong khe hở dày đặc rêu xanh.

Bên ngoài quầy hàng là từng cái bàn cung cấp cho khách nhân sử dụng.

Trong đó ghế gần cửa sổ dùng màn trúc đơn sơ hơi ngăn cách một chút, treo hai chữ "nhã tọa".

Từng chiếc đèn lồng gió treo ở trên nóc nhà, chiếu sáng toàn bộ đại dường như ban ngày, nhưng hiện tại khách nhân lại không nhiều, phần lớn chỗ ngồi đều trống không.

Chỉ có một vài bàn có người ngồi, hình như cũng đang im lìm uống rượu, không người lên tiếng, ngay cả tiếng chén đũa chạm nhau cũng không nghe thấy.

Tổng tiêu đầu nhìn quanh một vòng, không phát hiện điều gì khác thường, liền dẫn một đám tiêu sư chọn hai bàn ngồi xuống.

"Thời tiết này thay đổi thật là nhanh!" Sau khi ngồi xuống, một tiêu sư cầm ấm trà trên bàn, rót một vòng nước trà cho đám người, thổn thức nói: "Vốn tưởng sáng mai có thể chạy tới phủ thành, bây giờ xem ra, sáng mai có thể thấy hoàng hôn cũng không tệ rồi."

Đồng bạn nói: "Biết thỏa mãn đi! Dọc theo con đường này, sơn tặc cướp đường nhiều vô số kể, nếu không phải uy danh của Tổng tiêu đầu truyền xa, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sao có thể thuận lợi đi đến nơi này? Bây giờ chỉ gặp một cơn mưa mà thôi. Nghỉ ngơi một đêm, cũng đúng lúc để chúng ta thở ra một chút."

"Nói rất đúng! Tổng tiêu đầu thần uy cái thế, chuyến này chúng ta đi theo lại được nhờ rồi... Cho đến tận nay, mọi người còn chưa lấy đao ra khỏi vỏ một lần nào..."

"Vừa rồi mưa thật lớn, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy cơn mưa nào lớn đến thế..."

"Hứ! Tiểu tử ngươi mới bao nhiêu tuổi? Gặp qua mấy việc đời?

Cơn mưa vừa rồi cũng gọi là lớn? Ta nói cho ngươi biết, nhớ năm đó...

Đám người mồm năm miệng mười trò chuyện, nhưng nói nửa ngày càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đói, từ đầu đến cuối không có tiểu nhị tới chào hỏi. Bọn họ dần chờ không nổi nữa, lúc này một tiêu sư gọi chưởng quỹ: "Chưởng quỹ! Nhanh mang một ít thịt rượu đến!"

Chưởng quỹ không nhúc nhích, vẫn cầm bàn tính nhìn chằm chằm vào bọn họ, không có chút phản ứng nào.

Tên tiêu sư kia nhướn mày, lập tức đứng dậy, đi đến trước quầy, lấy ra một nắm bạc vụn đập lên quầy.

"Mang một ít thịt rượu, lấy rượu... Hắn ta lại thúc giục, nhưng vừa nói được một nửa đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy thân thể chưởng quỹ sau quây đã hư thối đến không còn hình dáng, cái gọi là áo bào xám, thật ra là vô số ruồi muỗi hấp thụ trên đó, nhìn kỹ còn làm người ta rùng mình, như muốn buồn nôn, rõ ràng là xác chết đã chết không biết bao nhiêu thời gian!

Thấy đồng bạn đứng dậy thúc giục đột nhiên không nói lời nào, Tổng tiêu đầu lập tức hỏi: "Lão Tiền, sao thế?"

Tiền tiêu sư đột nhiên quay đầu, đang muốn nói gì đó, trong khe hở trên mặt đất gạch xanh đột nhiên chảy ra máu tươi ào ạt, trong khoảnh khắc thẩm thấu vào giày của một đoàn người tiêu đội.

Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh không biết ầm vang thổi vào từ chỗ nào, trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương, từ đuôi xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Chương 1725: Quy tắc kiểm tra

Đèn lông gió lay động dữ dội, đong đưa, đột nhiên lắc mình biến hoá thành từng cái đầu người sống treo cao, khuôn mặt dữ tợn oán độc, miệng mở lớn, trên đầu lưỡi có một đám ngọn lửa màu u lục yên tĩnh thiêu đốt.

Đột nhiên ánh sáng biến thành màu xanh chiếu vào trên mặt rất nhiều người sống, chiếu rọi bọn họ thành màu xanh lét như quỷ quái.

Sắc mặt một đám tiêu sư lập tức thay đổi!

Tiếng mưa rơi ù ù, gió tây rét lạnh.

Hạt mưa lớn khoảng hạt đậu đập ở trên mặt, da mặt lại hơi tê tê.

Bốn tên tiêu sư hơi phân tán ra, gào thét ra roi, đi theo sau lưng tiểu nhị đến viện sau.

Đi hồi lâu, cơn mưa to vẫn mưa như trút nước, đèn lồng gió treo trên xe ngựa tung bay trên dưới trong mưa gió, chiếu xung quanh hoảng hốt.

Tất cả tình hình đều không khác lúc đi đến cửa khách sạn, bọn họ dần cảnh giác, thoạt nhìn khách sạn này không lớn, vì sao đi lâu như vậy vẫn chưa tới hậu viện?

Bốn người âm thầm liếc nhau qua màn mưa, rối rít nắm chặt chuôi đao.

Một tên tiêu sư trong đó lập tức mở miệng hỏi: "Tiểu nhị, còn bao lâu mới có thể tới hậu viện?"

Tiểu nhị không nói câu nào, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy cảnh này, bốn tên tiêu sư đều nhận ra tình huống không đúng, tên tiêu sư kia tiếp tục nói: "Tiểu nhị, hỏi ngươi đấy!"

"Bộp, bộp, bộp..." Tiểu nhị như không nghe thấy, vẫn không nhanh không chậm đi tới.

Xoạt!

Ngay sau đó, một tên tiêu sư trong đó đột nhiên rút đao, mấy bước xông qua màn mưa, chém xuống đầu tiểu nhị!

Keng!

Một đao kia không trở ngại chút nào mở nước mưa ra, chém vào trên cổ tiểu nhị.

Tiểu nhị không nhúc nhích tí nào, tên tiêu sư kia lại bị chấn động đến gan bàn tay tế rần, trường đao lập tức rời tay bay ra.

"Âm"

Thấy trường đao rơi xuống đất, bốn tên tiêu sư đồng thời khẽ giật mình, cuối cùng tiểu nhị đã dừng bước chân, thân thể hắn ta không động đậy, đầu lại "tạch tạch tạch" quay lại.

Khuôn mặt hắn ta tái nhợt như chết, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lập tức lộ ra một nụ cười vô cùng quái dị, dữ tợn.

"Hì hì hì hì ha ha..."

Tiếng cười bén nhọn chói tai quanh quẩn trong đêm mưa.

Dường như gió càng lạnh hơn, nước mưa "rầm rầm" như ngăn cách trong nhân thế.

Nhìn thấy tình cảnh khác thường như thế, cho dù bốn tên tiêu sư đều là người nhìn quen việc đời, lúc này cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, lúc này không có chút do dự nào, quay đầu bỏ chạy!

Khách sạn này có vấn đề, phải nhanh đi tìm Tổng tiêu đầu!

Mưa to như trút nước, hơi nước tràn ngập.

Bốn tên tiêu sư chạy như bay, trong nháy mắt đã bỏ lại tiểu nhị ở đằng sau.

Sau khi chạy ra một đoạn đường, thấy tiểu nhị không đuổi kịp, vị tiêu sư đi đầu tiên lập tức nói: "Đao thương bất nhập! Rốt cuộc vừa rồi là thứ gì? !"

"Dù là Tổng tiêu đầu, cũng không thể bị chặt một đao vào cổ, lại không có chút việc gì!"

"Hy vọng Tổng tiêu đầu có thể đối phó vật kia..."

Nói xong, tên tiêu sư này dần cảm thấy không đúng, hắn ta nhìn lại, đã thấy sau lưng không có một ai, chẳng biết ba tên đồng bạn cùng chạy trốn đã không thấy bóng dáng từ lúc nào!

Tên tiêu sư này lập tức giật mình, ngay lúc này một cái đầu vẫn không ngừng vẩy xuống máu tươi như cúc cầu lăn ra từ chỗ tối, nhanh như chớp dừng lại bên chân của hắn ta.

Tiêu sư cúi đầu xem xét, lập tức phát hiện đây là đầu của Tổng tiêu đầu!

Sắc mặt hắn ta lập tức tái nhợt, đột nhiên trong hai mắt trợn lên toát ra sự sợ hãi cực hạn.

Tiêu sư không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì, vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng vì sự hoảng sợ to lớn chiếm lấy thể xác và tinh thần của hắn ta, vừa cất bước đã lảo đảo một cái, lập tức té ngã trên đất.

Không rảnh quan tâm bẩn thỉu, hắn ta vội vàng lộn nhào đứng lên từ trong mưa, sau đó nhanh chân lao đi...

"Òóo...

Theo một tiếng gà gáy vang lên từ xa xa, bóng đêm đen kịt dần chuyển thành mở mờ.

Chẳng mấy chốc, sắc trời không rõ soi sáng ra một phần mộ lẻ loi trơ trọi sau bia đá đơn sơ ở trên vùng đất hoang vu.

Xung quanh phần mộ cỏ dại rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ.

Lúc này, một chiếc xe giấy dầu bị ngựa lôi kéo đứng gần sát bên phần mộ. Xung quanh xe ngựa, mười lăm tên tiêu sư ăn mặc võ phu ngã trái ngã phải nằm trong bụi cỏ, một đám tọa kỵ tản ra xung quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì từ trong mũi, có vẻ lo lắng, ngay cả thỉnh thoảng trên đồng cỏ có cành lá non cũng không có tâm trạng gặm ăn.

"A!"

Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương sợ hãi vang lên, Tổng tiêu đầu đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức sờ lên cổ mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, mình đang nằm mơ ác mộng.

Hắn ta vội vàng dùng một chiêu lý ngư đả đĩnh nhảy lên, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.

Chẳng mấy chốc phát hiện, ở giữa cỏ hoang khoác lên, quạ đen đậu trên cây cỏ hỗn tạp, lại có một tấm mộ bia đứng thẳng, trên tấm bia trống rỗng, cũng không có cái gì, phía sau là một phần mộ lề loi trơ trọi.

Bên cạnh phần mộ, các huynh đệ trong tiêu cục đều ở đó, xe ngựa chuyên chở hàng hóa cũng ở đây.

Khóe mắt Tổng tiêu đầu kéo ra, không do dự chút nào, lập tức đi ra phía trước, dùng sức đẩy đập đồng bạn: "Lão Tiền, tỉnh! Mau tỉnh lại"

"Tiểu Khâu, tỉnh! Tỉnh!"

"Lão Triệu, lão Hồ..."

Chương 1726: Quỷ thần (1)

Hắn ta liên tục đạp kéo, sau khi gọi tất cả mọi người tỉnh lại, vội vàng lên xe kiểm tra hàng hóa, chỉ thấy trong xe vẫn như bình thường, giấy niêm phong hàng hóa hoàn hảo không chút tổn hại, không có dấu vết bị bất kỳ cái gì chạm vào.

"A!"

"Đây là có chuyện gì..."

"Không phải ta đã chết sao? Tiền thúc, không phải ngươi cũng đã chết?"

Đám người dân tỉnh lại, tất cả mọi người mở mắt ra, trên mặt còn sót lại vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Thấy tất cả mọi người không có việc gì, hàng hóa cũng ở đây, Tổng tiêu đầu không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp hạ lệnh:

"Đều lên ngựa, nhanh rời khỏi nơi đây!"

Một đám tiêu sư không có bất kỳ ý kiến nào, rối rít lấy tốc độ nhanh nhất xoay người lên ngựa, ra roi thúc ngựa, rời đi như chạy trốn.

Sắc trời dần sáng, phần mộ và mộ bia càng ngày càng rõ ràng.

Gió tây thổi qua, ngôi mộ cô quạnh yên tĩnh, thêm mấy phần thê lương.

Bóng dáng đám người Bùi Lăng chậm rãi hiện ra.

Nhìn theo phương hướng tiêu đội rời đi, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Lần này ra tay, chỉ có một mình "Đề", đây là vì kiểm tra quy tắc trên bia mộ, cũng là vì thuộc hạ cũ quen thuộc với thủ đoạn của "Chú".

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nói: "Quy tắc hai thật sự có thể khôi phục tu vi thực lực của chúng ta"

"Nhưng lần này người bị hoảng sợ chỉ là phàm nhân, hơn nữa số người quá ít."

"Chúng ta khôi phục không nhiều tu vi"

"Ngoài ra, lần này chỉ có Đề ra tay, nhưng năm người chúng ta đều khôi phục một chút thực lực"

"Không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi chúng ta tự đạt tới đỉnh phong, cảnh giới tu vi của năm người chúng ta vẫn đồng bộ"

Nghe vậy, bốn người khác rối rít gật đầu.

Lệ Liệp Nguyệt tiếp lời nói: "Bùi sư đệ, máu tươi, sợ hãi, căm hận, oán niệm... Tối hôm qua chỉ góp nhặt sợ hãi."

"Nếu bốn người gồm nhiều mặt, chắc hẳn hiệu quả càng tốt hơn, chúng ta khôi phục thực lực cũng càng nhiều hơn"

Còn chưa nói hết câu, Yến Minh Họa lập tức cãi lại: "Thu thập sự sợ hãi của phàm nhân, đã đủ! Tùy ý tàn sát sinh linh vô tội, đây là tâm tính mà tu sĩ chúng ta nên cớ? Bùi đạo hữu lòng dạ nhân hậu, là một tấm lòng son, không giống với yêu nữ nhà ngươi!"

Vô tội?

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt bình thản nhìn nàng một cái, sau đó nói:

"Thế gian này vốn là mạnh được yếu thua."

"Dù bị coi là vật liệu tu luyện, cũng chỉ có thể trách bọn họ quá yếu!"

"Cũng như ngươi bây giờ."

"Ngươi yếu hơn Bùi sư đệ, cho nên trở thành lô đỉnh của Bùi sư đệ, đây là chuyện đương nhiên!"

Yến Minh Họa ngẩn ngơ, lúc này nói: "Lúc đầu ta và Bùi đạo hữu tu luyện, tu vi cao hơn Bùi đạo hữu, cũng không giống như lời nói của yêu nữ nhà ngươi."

"Chẳng lẽ là, sở dĩ ngươi trở thành đạo lữ của Bùi đạo hữu, là vì coi trọng thực lực của Bùi đạo hữu?"

Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng trả lời: "Lần đầu tiên ta và Bùi sư đệ song tu, ta là tu vi Kết Đan, Bùi sư đệ chỉ là Luyện Khí"

"Ta nói mạnh yếu, cũng không phải chỉ tu vi"

"Lúc ấy Bùi sư đệ dám ra tay với ta, đã là cường giả!"

Lúc này, thấy Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa nói chuyện, không khí càng ngày càng không đúng, Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, nhanh chóng ngắt lời nói: "Chờ chút! Trước tiên nghe ta nói!"

Lúc nói chuyện, hắn đã chen vào giữa hai người, cưỡng ép tách các nàng ra.

Thấy Bùi Lăng lên tiếng, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa tạm thời ngừng lại.

Bùi Lăng thầm thở phào, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Khôi phục tu vi cũng không phải điểm quan trọng nhất với lần tạo hóa này."

"Mấu chốt thắng thua nằm ở chỗ mở rộng lãnh địa'"

"Tối hôm qua, ta đã lặp đi lặp lại kiểm tra, thu thập sợ hãi cũng không tăng phạm vi lãnh địa của ta lên."

"Cho nên chuyện quan trọng nhất hiện nay là nghĩ cách tìm ra điểm mấu chốt mở rộng lãnh địa."

"Về phần thu thập máu tươi, sợ hãi, căm hận, oán niệm... Chờ sau này bàn lại!"

Quy tắc hai chỉ khôi phục tu vi, không liên quan đến việc mở rộng lãnh địa?

Nghe vậy, sắc mặt bốn người lập tức hiện ra vẻ nghi ngờ, bọn họ vốn tưởng quy tắc hai có thể khôi phục tu vi, sau khi khôi phục tu vi, phạm vi lãnh địa cũng sẽ mở rộng theo... Nhưng hiện tại xem ra, dường như còn thiếu điều kiện quan trọng gì đó?

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt trầm ngâm nói: "Hiện tại manh mối quá ít"

"Chúng ta kể lại tất cả tin tức thăm dò được vào tối hôm qua một lần"

Ngay sau đó, nàng là người đầu tiền nói: "Tối hôm qua ta kiểm tra tất cả chỗ tụ cư trong vòng trăm dặm phía đông"

"Tất cả phát hiện một tòa thành trì, hai tiểu trấn, còn có năm thôn xóm lớn nhỏ không đều."

"Những nơi này đều không phát hiện tung tích bất kỳ tu sĩ nào."

"Cũng không có bất kỳ yêu thú, quỷ vật gì."

"Trải qua một phen tìm hiểu, chưa từng phát hiện manh mối của Úc và Hồng Phấn tân nương"

"Trong thành cung phụng một quỷ vật mặt xanh, tên là Lam Diện đại tiên."

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, tối hôm qua nhìn quy tắc trên bia mộ xong, hắn lại để bốn người đi tìm hiểu manh mối ở gần đây.

Sau đó tiêu cục đi ngang qua, hắn cũng chỉ truyền âm để "Đề"

trở về kiểm tra quy tắc trên bia mộ.

"Tất", Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa lại tiếp tục thu thập tình báo ở bên ngoài...

Chương 1727: Quỷ thần (2)

Chẳng mấy chốc, Lệ Liệp Nguyệt nói xong, Yến Minh Họa cũng mở miệng nói: "Tối hôm qua ta kiểm tra trăm dặm phía tây."

"Phía tây rất hoang vu, địa thế hiểm trở, rất nhiều nơi chim bay khó lọt, không có thành trì, chỉ có lẻ tẻ một trấn nhỏ cùng ba bốn thôn xóm nhỏ."

"Những nơi này cũng không phát hiện dấu vết bất kỳ tu sĩ, yêu quỷ nào."

"Trải qua sự nghe ngóng với các thôn dân, chưa từng nghe nói có tông môn tu hành gì, cũng không nghe nói bất kỳ manh mối liên quan đến Úc và Hồng Phấn tân nương"

"Còn có, mỗi ngày tiểu trấn đều chia ra một người đến tế bái Hắc Nha đại tiên, dường như là một loại tập tục nào đó lưu truyền đã lâu."

Sau một lát, Yến Minh Họa nói xong, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía "Tất".

"Tất" trầm giọng nói: "Tối hôm qua ta đến nơi cách trăm dặm phía bắc"

"Phần lớn những nơi này đều hoang tàn vắng vẻ, gần như chỉ ở một chỗ Hà cốc ngoài trăm dặm, có hai thị trấn cách nhau không xa.

"Trên đường đi chưa từng phát hiện tu sĩ, chưa từng phát hiện Úc và vị hậu bối mặc áo cưới kia."

"Ta còn cố ý tìm khí tức của Vương, nhưng đều không thu hoạch được gì"

"Ngoài ra, hai trị trấn đều tự mình thờ phụng một tòa miếu thờ, hình như gọi là Long Linh đại tiên và Viên Linh đại tiên..."

Sau khi nghe xong, Bùi Lăng khẽ gật đầu, không phát hiện tung tích của "Úc" và Hồng Phấn tân nương, điều này cũng không làm hắn thấy bất ngờ.

Dù sao, nếu vị trí giữa ba người bọn họ cách nhau không xa, quy tắc ba không cần cho thời gian một năm lâu như vậy.

Chỉ có điều, tất cả nơi mà Lệ sư tỷ, Yến Minh Họa: "Tất" đến điều tra, lại đều có chỗ cung phụng, tình huống này hơi giống với Tiêu phủ trong cánh cửa thứ nhất...

Chờ chút!

Tiêu phủ? !

Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức hiểu được, Tiêu phủ là lãnh địa của Vô Diện đại tiên.

Bây giờ mình phải mở rộng lãnh địa, e rằng cách làm chân chính cũng như những quỷ thần này, phải cho người thường xuyên đến cung phụng mình.

Càng nhiều người cung phụng, thanh danh lưu truyền càng rộng rãi, lãnh địa của hắn càng bao la hơn!

Chỉ có điều, điều này lại cần bốn người Lệ sư tỷ lan truyền thanh danh khắp nơi giúp hắn, hơn nữa còn phải tốn rất nhiều thời gian, sức lực đi xây dựng tượng thần và miếu thờ, lại tiến hành giữ gìn và kinh doanh.

Nhưng quy tắc trên bia mộ chỉ cho thời gian một năm, từng đó căn bản không đủ để hắn mở rộng bao nhiêu lãnh địa!

Bởi vậy, không thể sử dụng thủ đoạn trung quy trung củ.

Hiện tại lựa chọn tốt nhất là tranh đạo với những quỷ thần kia, trực tiếp thay vào đó!

Cách làm này càng phù hợp với truyền thừa của "Chú"!

Đương nhiên, hiện tại đây chỉ là suy đoán của hắn, rốt cuộc có đúng hay không, vẫn phải thử qua mới biết được.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Thực lực những quỷ thần kia như thế nào?"

Thực lực?

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều khẽ giật mình, nhưng hai người nhanh chóng kịp phản ứng, Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói:

"Chưa nghe nói những quỷ thần kia có thực lực gì"

"Thế nhưng, những nơi mà ta đến điều tra thường xuyên có người mất tích"

"Cũng không biết có phải có liên quan với quỷ thần hay không"

"Ngoài ra, nghe đồn có tên ăn mày ăn vụng đồ thở cúng quỷ thần, trộm lấy hương hỏa tiền tài, sau này tất cả đều gặp vận rủi."

"Nhưng đây đều là tin đồn không có bất kỳ chứng cứ xác thật gì, không biết thực hư thế nào."

Nàng không biết Bùi sư đệ muốn nghe ngóng tình huống của những quỷ thần kia, hiện tại biết nhiều như vậy, tất cả đều là thông qua [Sưu Hồn Thuật] thuận tay lục soát ra...

Sau đó, Yến Minh Họa cũng nói theo: "Ta không hỏi thăm quá nhiều tình huống ở phương diện này, chỉ nghe mấy bà lão nửa đêm khó ngủ nói chuyện phiếm có nhắc tới, tế bái cung phụng những quỷ thần này là tập tục mà tổ tiên truyền thừa."

"Cái khác lại không rõ lắm..."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại nhìn về phía "Tất".

"Tất" nói: "Ta nghe được tin tức, là nguồn gốc tập tục cung phụng quỷ thần đã từ rất lâu."

"Cho dù ngày thường phàm nhân nơi đây chưa chắc đã để ở trong lòng, nhưng gặp chuyện không thuận, sẽ đến cung phụng dâng hương để cầu như ý."

"Hơn nữa, nhiều năm qua đến nay, cách một đoạn thời gian sẽ có người mất tích"

"Còn có một số sự tích không biết thật giả, cũng không có chứng cứ, ví dụ như người nào đó mang theo con dâng hương, con của hắn tuổi nhỏ ngang bướng, lúc dập đầu lặng lẽ mở mắt nhăn mặt nhìn về phía tượng thần, kết quả lại phát hiện, tượng thần quỷ thần cũng mở hai mắt ra, cười gằn nhìn hắn, nhóc con kia bị hoảng sợ, co giật ngay tại chỗ, sau đó bệnh không dậy nổi, chẳng mấy chốc đã chết yếu...

"Miếu thờ quỷ thần, xưa nay không người, nhưng đến nửa đêm đều truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến người ta rùng mình, ngay cả ban ngày cũng không ai dám tuỳ tiện đi ngang qua...

"Còn nghe đồn, có người từng thấy tượng thần đổ máu ào ạt, trong miếu thờ núi thây biển máu vân vân..."

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, rất có thể những tin đồn mà ba người nói đều là thật!

Hiện tại hắn muốn tranh đạo với những quỷ thần này, quan trọng nhất là biết rõ thực lực chân chính của bọn họ.

Chuyện này không thể để Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa đi mạo hiểm, giao cho "Tất" và "Để" là được.

Thế là, lúc này hắn hỏi: "Vị quỷ thần nào cách nơi này gần nhất?"

Chương 1728: Xích Dực đại tiên

Quan đạo.

Đất vàng bay lên, cây xanh biếc bảo vệ đường đi như mây, đỡ được một bộ phận bụi bặm.

Mười bốn kỵ sĩ thân thể khoẻ mạnh, treo cung bội đao, vây quanh một chiếc xe giấy dầu do dự đi về phía trước.

Tổng tiêu đầu vẫn ngồi xếp bằng phía trên càng xe, cầm roi ngựa trong tay, mắt nhìn phía trước.

Sắc mặt hắn ta không còn bình thản tự tin như trước đó, khẽ cau mày, khóe miệng trễ xuống để lộ ra vẻ buồn khổ.

Toàn bộ tiêu đội vùi đầu đi đường, trên mặt mỗi người còn tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng, lại không hề nói một câu nào, bầu không khí vô cùng ngột ngạt như thiên quân treo cao trên đỉnh đầu. Trong lúc im lặng, chỉ có tiếng "cộc cộc" khi móng ngựa bước qua đất vàng được nên vững chắc, theo tiếng ròng rọc xe giấy dầu vang vọng trong đội ngũ.

Cây ven đường cao lớn thẳng tắp không ngừng lùi lại, quan đạo này do quan phủ tu sửa duy trì, mặc dù thời gian còn sớm, hơn nữa cũng không phải nơi phồn hoa, bây giờ không tính là chen chúc, nhưng lẻ tẻ vài người đi đường dần khiến đám người cảm thấy bình tĩnh lại.

Vốn chuyến đi này của bọn họ thời gian gấp gáp, rẽ đường nhỏ đi ngang qua hoang dã có thể tiết kiệm rất nhiều hành trình, vì vậy trước đó vẫn không đi quan đạo.

Nhưng trải qua tối hôm qua...

Hiện tại tất cả tiêu sư, bao gồm Tổng tiêu đầu đâu còn nhớ tiết kiệm thời gian gì chứ?

Hàng hóa đưa đến muộn mấy ngày cứ đưa đến muộn mấy ngày, vẫn là tính mạng quan trọng hơn!

"Cộc cộc cộc..."

Trong tiếng vó ngựa, bụi mù tản ra, tước điểu hoảng sợ bay đi.

Một lát sau, bên cạnh quan đạo phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa miếu thở thấp thoáng trong rừng cây nho nhỏ.

Đây là nơi cung phụng Xích Dực đại tiên.

Nghe đồn trước kia có người nhận ân huệ của Xích Dực đại tiên, cố ý xây dựng miếu thở tiến hành cung phụng ở đây.

Người thường xuyên đi trên con đường này đều biết lai lịch của miếu thờ.

Chỉ có điều, phần lớn người đi đường tới lui vội vàng, cũng không ngừng chân vì thế.

Nhìn thấy ngôi miếu thờ này, Tổng tiêu đầu đột nhiên giơ tay lên, toàn bộ tiêu đội lập tức ngừng lại.

Thấy Tổng tiêu đầu nhìn qua ngôi miếu thờ này, chân mày nhíu càng chặt, hắn ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, trước kia căn bản không tin những thứ này, nhưng tối hôm qua...

Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức nói: "Canh giờ còn sớm, đi vào đốt một nén nhang trước."

Đám tiêu sư nghe vậy, đầu tiên khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng vội vàng đáp: "Vâng!"

Nếu không phải bây giờ còn đang áp tiêu, bọn họ đã sớm nghĩ tìm một chỗ thắp hương bái lạy, hiện tại Tổng tiêu đầu tự mình mở miệng nói chuyện này, bọn họ rối rít thầm thở phào một hơi.

Thế là, tiêu đội lập tức dừng lại trước ngôi miếu thờ này.

Mặc dù hiện tại trên quan đạo không có người đi đường, nhưng Tổng tiêu đầu vẫn phân phó: "Để lại mấy người trông coi đồ vật ở bên ngoài, những người khác đi vào cùng ta trước."

Lập tức, có hai tên tiêu sư lớn tuổi ở lại trông coi tọa kỵ và hàng hóa, những người khác đi theo Tổng tiêu đầu, bước nhanh vào trong miếu.

Ngôi miếu thờ này chiếm diện tích không lớn, sân riêng cửa riêng, sau khi đi vào cửa lớn, vòng qua bức tường điêu khắc lai lịch miếu thờ giản dị là một cái đình viện nho nhỏ.

Ở giữa đình viện trưng bày một lư hương bốn chân thanh đồng trộm khúc văn, cao khoảng đến ngực, bên trong cắm lít nha lít nhít hương thiêu đốt gần nửa, mùi hương hỏa quanh quẩn đầy đình.

Phía sau là một căn phòng mái hiên nặng sơn đính.

Nó xếp thành một hàng ba gian, chính giữa là chính điện cung phụng Xích Dực đại tiên, lúc này đèn đuốc không rõ, cửa ra vào mở rộng.

Trái phải có một gian sương phòng, dưới tình huống bình thường là chỗ ở của người coi miếu trông coi nơi đây, hiện tại đều im lặng không có tiếng động.

Đứng trong đình viện đưa mắt nhìn quanh, không thấy có người đi ra, Tổng tiêu đầu lập tức vận đủ nội kình, cao giọng nói: "Tại hạ Lộ Hồn là người Trữ Vân phủ, thẹn là Tổng tiêu đầu Phúc Nguyên tiêu cục."

"Hôm nay đi ngang qua bảo địa, đặc biệt tới dâng hương."

"Xin hỏi người coi miếu nơi đây ở đâu?"

Lộ Hồn có nội kình khỏe mạnh dồi dào, tiếng nói lập tức truyền khắp cả tòa miếu thờ.

Trong chính điện, vốn tượng thần đang nhắm chặt hai mắt, hơi lặng lẽ mở lên, chợt khôi phục như lúc ban đầu.

Chờ đợi một lát thấy không có người đáp lại, Tổng tiêu đầu nhướn mày, tiến lên trước mấy bước, đi đến cửa chính điện nhìn vào, thấy bên trong không có một ai, nhưng trên chiếc bàn dài bên tay trái lại trưng bày sẵn hương dây.

Thế là, trực tiếp đi vào, đưa tay xoa vào vạt áo, cầm lấy một nén nhang.

Tiêu sư sau lưng thấy thế, rối rít làm theo.

Hiện tại bọn họ chỉ muốn nhanh thắp nén hương, có đại tiên cung phụng ở miếu thờ này che chở cho, thoát khỏi tà ma gặp phải tối hôm qua.

Tổng tiêu đầu lấy ra cây châm lửa từ trong ngực, sau khi điểm đốt hương dây, cực kỳ cung kính tiến lên, cắm nó vào trong lư hương ở dưới tượng thần.

Sau đó "bịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Rất nhiều tiêu sư theo sát phía sau, chẳng mấy chốc trong điện không lớn lại có võ phu quỳ đầy đất, vẻ mặt từng người thành kính, tất cung tất kính.

Tổng tiêu đầu vừa quỳ lạy dập đầu với tượng thần, vừa cung kính nói: "Tín nam Lộ Hồn, trên đường gặp tà ma, cầu đại tiên phù hộ, xua tan tà khí, đẩy lui quỷ quái, phù hộ tín nam chuyến này thuận lợi, bình an..."

Chương 1729: Chữ bằng máu mới (1)

"Ngày sau tín nam tất có báo đáp..."

Nói xong, Lộ Hồn đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, ánh mắt của hắn ta nhìn thoáng qua, chợt thấy mặt đất tuôn ra dòng máu sền sệt, trong dòng máu còn có ngón tay trắng đục, da người tàn tạ, con mắt... Chìm nổi.

Sắc mặt Lộ Hồn đột nhiên thay đổi, lập tức ngẩng đầu, đã thấy tượng thần thấy mắt ra, sắc mặt đầy dữ tợn nhìn qua hắn ta.

"An"

Trong miếu thờ truyền ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương.

Bên ngoài miếu thờ, dưới bóng cây xanh, con ngựa lo lắng phát ra tiếng phì phì trong mũi, di chuyển bước chân muốn rời khỏi nơi đây.

Hai tên tiêu sư trông coi vừa tiến lên trấn an, vừa đề phòng xung quanh, nhất là liên tiếp nhìn về phía đường đi ở phía xa, mí mắt không ngừng nhảy lên.

Lần này thật sự gặp vận may lớn, bọn họ đi tiêu nhiều năm như vậy, qua đêm trong bãi tha ma, ăn cơm trong đống người chết, đây là lần đầu gặp gỡ việc tà môn như vậy!

Cũng may nơi này là ở miếu thờ, chút nữa Tổng tiêu đầu của bọn họ dâng hương xong đi ra, sẽ đến lượt mấy người bọn họ đi vào dâng hương...

Đang nghĩ ngợi, nơi xa đột nhiên có hai bóng người một cao một thấp đi tới.

Trong hai người này, bóng người cao kia khôi ngô tráng kiện, người khoác áo bào đen, mũ trùm ép xuống che đậy gần hết khuôn mặt, lại không che giấu được khí tức bưu hãn lạnh lẽo; vóc dáng thấp kia cũng đội mũ trùm, trông tinh tế thướt tha, lúc cất bước phiêu đãng, u quỷ khó tả.

Thấy hai người này gọn gàng dứt khoát đi về phía mình, hai tên tiêu sư lập tức cảnh giác, một tên tiêu sư trong đó lập tức la lớn:

"Dừng lại! Ai đớ?"

Người đến không có bất kỳ phản ứng gì, tiếp tục nhanh chân bước đi.

"Bang, bang..."

Hai tên tiêu sư lập tức rút trường đao ra.

Lúc này, hai bóng người kia càng đi càng gần, trong chớp mắt bước vào trong vòng ba trượng quanh tường viện miếu thờ, áo bào đen và mũ trùm quanh người hắn ta như tuyết đọng gặp ánh mặt trời, nhanh chóng tiêu tán, lộ ra khuôn mặt thật sự của hắn ta.

Người cao toàn thân xanh đen, đôi mắt đỏ hồng, trên mặt bò đầy đường vân như dây leo, quanh người bắp thịt cuồn cuộn, trước ngực cởi trần, khắp nơi mọc lên con mắt chi chít khó mà tính toán, phần bụng còn có một cái miệng rộng đang chậm rãi mở ra, lộ ra răng nanh trắng đục; Trước sau người thấp đều lít nha lít nhít tóc xanh, không nhìn thấy gương mặt, chỉ có một con ngươi đẫm máu thấp thoáng giữa sợi tóc, phía dưới váy dài trắng nhẹ nhàng lại trống rỗng, cũng không có cái gì, nàng căn bản không có hai chân, vẫn bay đi giữa không trung!

Chính là "Tất" và "Đề".

Hai tên tiêu sư đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng vừa thấy bộ mặt thật của "Tất" và "Để", con ngươi đột nhiên phóng to, một luồng khí lạnh thấu xương từ đuôi xương cụt nhảy vọt tới.

"Tà... Tà ma!"

Tên tiêu sư tuổi tác lớn hơn đột nhiên kịp phản ứng, tiếng nói hoảng sợ kêu lên: "Vào miếu!"

"Đi tìm Tổng tiêu đầu!"

Trong chốc lát, bọn họ căn bản không để ý tới hàng hóa, quay người liều mạng lao vào trong miếu thờ.

"Tất" và "Đề" không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, hai tên tiêu sư vừa xông vào bức tường, đã có máu tươi đậm đặc chậm rãi chảy ra từ trong khe cửa chính điện cung phụng Xích Dực đại tiên.

Cả tòa miếu thờ âm khí bành trướng.

"Bộp, bộp, bộp..."

"Tất" và "Đề" chậm rãi đi qua bức tường, trên người hai người cũng tản ra khí tức âm u lạnh lẽo sâm nhiên.

Bọn họ không nhìn máu tươi chảy xuôi ngang dọc trên mặt đất, trực tiếp đi vào trong chính điện.

Ngôi mộ cô đơn ở hoang dã.

Sắc trời chiếu rọi, khắp nơi không người, chỉ có cỏ mọc đến vai, dài ngắn tiêu điều.

Mấy con qua đen nghi lại đầu cành hỗn tạp, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng "dát": "dát".

Bùi Lăng đứng thẳng trước mộ bia, như có điều suy nghĩ nhìn qua chữ bằng máu trên đó.

"Tất" và "Đề" đã bị hắn phái đi thăm dò thực lực một chỗ quỷ thần gần nhất, Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa thì dựa theo yêu cầu của hắn, tiếp tục đi điều tra manh mối ở xung quanh, tìm kiếm tung tích của "Úc" và Hồng Phấn tân nương.

Đây chỉ là ngày thứ hai, thực lực tu vi của bọn họ đều bị áp chế đến Luyện Khí kỳ.

Chắc chắn bên "Úc" và Hồng Phấn tân nương cũng giống như vậy.

Dưới tình huống cảnh giới giống nhau, Bùi Lăng không hề lo lắng cho an nguy của LỆ sư tỷ và Yến Minh Họa.

Hai người này, một người là Thánh Nữ Trọng Minh tông, một người là Thiên Cơ Tố Chân Thiên, đều là thiên kiêu mạnh nhất do chín môn phái lớn bồi dưỡng cẩn thận.

Mình không ra tay, Thánh Nữ và Thiên Cơ là sự tồn tại vô địch trong cùng cảnh.

Hiện tại dù là "Úc" cũng tốt, Hồng Phấn tân nương cũng được, tuyệt đối không thể là đối thủ của Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa!

Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn cố ý căn dặn hai người, trong tình huống không rõ đừng tiếp cận bất kỳ quỷ thần gì...

"Trên cơ bản bốn quy tắc trên bia mộ đều đã biết rõ ràng"

"Nhưng chỉ dựa vào bốn quy tắc này, còn thiếu rất nhiều."

"Hiện tại, dùng hệ thống uỷ thác thử một chút..."

Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy ở trong cánh cửa thứ nhất, hắn không chỉ bị áp chế tu vi, hơn nữa còn nhận lấy nguyền rủa, sau đó sử dụng hệ thống tu luyện, biết được chân tướng mệnh cách bị trấn áp, cuối cùng sử dụng hệ thống uỷ thác khôi phục tu VI...

Chương 1730: Chữ bằng máu mới (2)

Trong cánh cửa thứ nhất, hệ thống đã có thể giúp hắn tìm ra manh mối và đường tắt, hiện tại ở cánh cửa thứ hai, tất nhiên hắn cũng muốn thử một chút.

Nếu thành công, có lẽ không cần tốn nhiều sức đã trực tiếp thu tạo hóa ở cánh cửa thứ hai vào trong túi.

Dù thất bại, bây giờ hắn bị nhốt ở trong lãnh địa của mình, đám người Lệ sư tỷ đã rời đi, cũng không cần lo lắng sẽ có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, hắn lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Cùng lúc đó, khí tức của hắn lập tức khôi phục đỉnh phong, trong chớp mắt tu vi Phản Hư kỳ hiện ra, thời không xung quanh như ngưng kết.

Trên cành cây hỗn tạp cách đó không xa, động tác của quạ đen dừng lại một chớp mắt, rối rít hoảng sợ bỏ chạy, cánh gần như tạo ra huyễn ảnh, trong nháy mắt đã bay vô tung vô ảnh.

Cảm nhận được lực lượng quen thuộc, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, tu vi của mình trực tiếp khôi phục rồi?

Cực kỳ tốt!

Rất không tệ!

Lần ủy thác này kết thúc, có thể cho hệ thống một đánh giá tốt bốn sao, là cái loại không theo giai đoạn!

Lúc Bùi Lăng suy nghĩ, pháp lực trong cơ thể bị hệ thống điều khiển, lấy một trạng thái hoàn mỹ chậm rãi vận chuyển...

Dường như bị khí tức đột nhiên bộc phát làm hoảng sợ, lúc này khắp nơi yên tĩnh im ắng, chỉ có cơn gió mạnh quét qua.

Một lát sau, trên bia mộ bên cạnh đột nhiên hiện ra chữ bằng máu mới: "Tất, Đề..."

Đằng sau hai chữ này còn có một thời gian: "Ba ngày."

Chưa biết rõ ràng đây là tình huống như thế nào, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy thần hồn co rút đau đớn một trận, cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong nháy mắt Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn đang muốn triển khai thần niệm, cách không kiểm tra bên "Tất" và "Đề" xảy ra chuyện gì, lập tức phát hiện tu vi của mình lại rơi xuống trở về Luyện Khí kỳ!

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức ngưng kết.

Cơn gió mạnh lồng lộng thổi cỏ tiêu điều, dưới ánh mặt trời khuynh thành, phần mộ cô đơn yên tĩnh đứng sừng sững, bên cạnh mộ phần cây hỗn tạp thưa thớt, chẳng biết đã có mấy con quạ yên lặng nghi lại từ lúc nào.

Rừng rậm.

Cho dù ban ngày, nắng gắt giữa trời, trời quang vạn dặm, sắc trời vẫn chỉ lơ lửng ở trên thụ yêu.

Màu vàng rực rỡ ấm áp như sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt biển, phiêu đãng nhẹ nhàng, vô ý trầm luân.

Dưới rừng như biển sâu.

Quanh năm ảm đạm như màn đêm buông xuống, phần mộ lẻ loi trơ trọi, âm trầm lạnh lẽo.

"Két": "két"... Tiếng nhấm nuốt rõ ràng không ngừng vang lên, như vô số người đang ăn liên tục, trong rừng u ám bối rối, một bóng người ăn mặc kiểu gã sai vặt thanh sam khăn nâu, đang kéo toàn thân đẫm máu bước qua mặt đất tơi xốp mục nát ở dưới rừng, đi vào chỗ sâu.

Gã sai vặt dáng người bình thường, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có lít nha lít nhít cái miệng.

Lúc này, trong tất cả cái miệng của hắn ta đều đang gặm ăn một khối huyết nhục, mấy cái miệng trong đó dùng sức nhấm nuốt nhất, tiếng xương cốt vỡ vụn "răng rắc": "răng rắc" không ngừng truyền ra.

Người bị kéo đi vẻ mặt hoảng sợ đến vặn vẹo, con mắt hắn ta lồi ra, trần nổi gân xanh, khoa tay múa chân, cuồng loạn hô: "Cứu mạng! Cứu mạng! !! Cứu mạng! !!"

"Cầu xin ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi!"

"Chỉ, chỉ cần tha ta một mạng, ta nhất định dâng lên thê nhi, thê tử ta xinh đẹp kiều nộn, hài tử của ta vừa mới ba tuổi..."

"Nếu thê nhi không đủ, ta còn có nhị lão! Còn có huynh đệ! Còn có tỷ muội! !"

"Ta còn có thể tặng tất cả thân bằng hảo hữu, tình cảm như tay chân cho ngươi... Cầu xin ngươi! Thả ta... Thả ta... Cứu mạng! Cứu mạng! !"

Tham Nô không hề để ý tới, tiện tay kéo xuống một đoạn xương tay từ trên người hắn ta, nhét vào trong một cái miệng đã dừng nhấm nuốt.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..."

Theo tiếng cắn nát xương cốt giòn tan, không ngừng có nước bọt màu huyết hồng nhỏ xuống từ khóe miệng hắn ta.

Sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt nam tử gần như ngưng kết thành thực chất, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên cao hơn một đoạn, xông thẳng lên trời.

Chẳng mấy chốc, phía trước xuất hiện một phần mộ bao phủ trong u ám.

Mộ bia cô độc đứng vững, bên cạnh nó đã chất đống tầm mười bộ thi thể vẻ ngoài thê thảm.

Những thi thể này gần như rơi lả tả khắp nơi, không có một bộ hoàn hảo, có một bộ phận thân thể không cánh mà bay, xương ngón tay, con mắt, lỗ tai, đủ loại di cốt rơi đầy đất, sắc mặt của mỗi bộ thi thể đều ngưng kết đầy vẻ hoảng sợ, dường như trước khi chết đã trải qua sự khủng bố lớn khó có thể tưởng tượng.

Chương 1731: Thế cục ba phương

Nhìn thấy những thi thể này, trong mắt nam tử bị Tham Nô lôi kéo lập tức toát ra vẻ hoảng sợ muốn chết, đây đều là hộ vệ của hắn ta!

Chết hết!

Đã chết hết!

Không còn người tới cứu hắn ta nữa...

Lúc này, Tham Nô tùy ý ném hắn ta trên mặt đất.

Nam tử ngã mạnh vào trong bùn đất tơi xốp, lá rụng nhiều năm chồng chất tạo thành mùi hư thối, mùi máu tươi hỗn tạp nồng đậm lập tức tràn ngập chóp mũi của hắn ta.

Một đoạn xương đùi trải rộng dấu răng vừa vặn rơi xuống cạnh mặt hắn ta.

Nam tử trừng mắt nhìn đoạn xương đùi này, răng "lạc lạc lạc"

không ngừng run lên, hắn ta muốn lập tức đứng lên chạy trốn, lại cảm thấy tay chân không có chút sức lực nào, hoàn toàn không nghe sai khiến.

Không đợi hắn ta bình tĩnh lại, đã thấy trong đống thi cốt cách đó không xa, từng đôi cánh tay rách rưới vươn ra, ba chân bốn cẳng đè xuống tứ chi của hắn ta.

Cả người nam tử như con cá đột nhiên bị vớt ra từ trong nước ném lên bờ, điên cuồng run rẩy, vặn vẹo, chỗ ống quần hắn ta đột nhiên ẩm ướt một mảng lớn.

Tham Nô đưa tay lục lọi trong tay áo, chẳng mấy chốc đã lấy ra một cái cưa vết máu loang lổ.

"A"

Tiếng kêu thảm thiết bén nhọn cao vút, vang vọng thật lâu giữa khoảng rừng rậm che trời này.

Một lát sau, hai mắt nam tử chậm rãi mấy đi thần thái, đã nuốt xuống một hơi thở cuối cùng.

Lấy hắn ta làm trung tâm, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, thẩm thấu mảnh rừng núi lớn.

Bên cạnh phần mộ, bóng dáng "Úc" chậm rãi hiện ra.

Áo bào trắng áo lông chồn, trên mặt tái nhợt đầy vẻ sầu não uất ức.

Tham Nô lập tức cung kính hành lễ: "Chủ thượng!"

Vẻ mặt "Úc" buồn rầu, mặc dù sự sợ hãi và máu tươi của mười phàm nhân này khiến khí tức của hắn ta hơi khôi phục, nhưng vẫn chỉ là Luyện Khí.

Cuối cùng số lượng người sống vẫn quá ít.

Hắn ta chậm rãi mở miệng, nói: "Lại đi bắt càng nhiều người đến."

"Ta cần máu tươi, sợ hãi, căm hận, oán niệm của sinh linh... Càng nhiều càng tốt!"

Tham Nô cúi đầu: "Vâng!"

Đợi một chút, thấy chủ thượng không có phân phó gì khác, hắn ta lại thi lễ một cái, quay người rời đi.

Trong rừng ảm đạm: "Úc" đứng một mình ở chỗ này, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chữ bằng máu trên bia mộ.

Vương không đấu với vương...

Quy tắc này rất bất lợi với hắn ta!

Hắn ta không tự mình ra tay, dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, Tham Nô không đấu lại "Tất", cũng không đấu lại "Tù"!

Bởi vậy, hiện tại hắn ta phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực.

Chỉ có để bốn tên Tham Nô đều khôi phục cảnh giới càng cao hơn, hắn ta mới có thể chiếm ưu thế trong trận tranh đấu này!

Thôn hoang vắng cây khô, phần mộ cô quạnh như đồi.

Hồng Phấn tân nương mũ phượng khăn quàng vai, ngồi trên một cành cây của gốc cây già chết héo, áo cưới thêu thùa tỉ mỉ như đóa hoa nở rộ rủ xuống từng đống, giày thêu tơ vàng nhung cầu lúc ẩn lúc hiện dưới làn váy, bay bổng theo gió tây.

Dưới hỉ khăn, khuôn mặt quyến rũ như phù dung đầy vẻ nhàm chán.

Tu vi bị áp chế đến Luyện Khí kỳ, Hồng Phấn tân nương không thể gọi ra kiệu hoa của mình, hơn nữa hiện tại không thể rời khỏi lãnh địa, có thể nói là thật sự không có việc gì.

Tối hôm qua lại có một đám phàm nhân đi ngang qua nơi đây, còn muốn mượn nhờ căn phòng trong thôn hoang vắng chưa hoàn toàn đổ sụp để nghỉ ngơi, hiện tại đã bị nhốt hết ở trong thôn rồi.

Nhưng máu tươi và sự sợ hãi của những phàm nhân này, chỉ để nàng khôi phục một chút xíu lực lượng...

"Bốn quy tắc...

"Quy tắc một, ta không thể trực tiếp ra tay với Bùi Lăng, Úc."

"Quy tắc hai, là dùng để khôi phục lực lượng"

"Hiện tại quy tắc ba còn không biết nên làm như thế nào..."

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên phát hiện một luồng khí tức quen thuộc tới gần.

Hồng Phấn tân nương lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa có một bóng người da trắng nhanh chân đi đến, hắn ta tái nhợt quỷ quyệt, chính là "Tù".

Hồng Phấn tân nương tập trung ý chí, hỏi: "Tình huống như thế nào?"

"Tù" ngắn gọn nói: "Không tìm được quá nhiều manh mối có tác dụng"

"Hiện tại có thể khẳng định Bùi Lăng và Úc đều không ở gần đây."

Hồng Phấn tân nương nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy ba vị người sống kia thì sao?"

"Quy tắc hai, hai chúng ta là đủ rồi."..."Tù" bình tĩnh nói: "Ba vị người sống kia bị ta phái đi tìm vị trí của Bùi Lăng và Úc."

"Cánh cửa thứ nhất, ngươi và Úc thua ở chỗ không nắm giữ nhiều manh mối bằng Bùi Lăng, động tác không nhanh bằng Bùi Lăng"

"Cho nên lần này, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, mọi chuyện đều phải nắm giữ nhanh hơn hai bên khác!"

"Chỉ cần tìm được vị trí của Bùi Lăng và Úc, sẽ để ba vị người sống kia ra tay."

"Cứ vậy, thứ hai bên kia biết được, chúng ta cũng có thể nhanh chóng biết được."

"Thứ mà chúng ta biết, hai bên kia lại không thể biết!"

"Cứ vậy sẽ có thể đứng ở thế bất bại."

Nghe vậy, Hồng Phấn tân nương im lặng một trận, sau đó hỏi: "Ba vị người sống kia có thực lực đó không?"

"Tù" bình tĩnh nói: "Cảnh giới ngang nhau, ta, ngươi, Úc không phải đối thủ của ba vị người sống kia."

"Hiện tại chỉ là ngày thứ hai, cảnh giới tất cả người tham dự đều là Luyện Khí"

"Thực lực bên chúng ta là mạnh nhất!"

Chương 1732: Lồng giam

Trong mắt Hồng Phấn tân nương lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã lắc đầu nói: "Hiện tại người mạnh nhất không phải chúng ta, mà là bên Bùi Lăng."

"Cảnh giới ngang nhau, Bùi Lăng mới là mạnh nhất"

"Thế nhưng, chắc chắn hiện tại hắn cũng giống ta, không thể rời khỏi lãnh địa của mình"

"Tù" gật đầu một cái, nói: "Vậy chỉ cần tránh Bùi Lăng là được."

Vùng bỏ hoang, gió tây lạnh thấu xương.

Ba người Phó Huyền Tự đang thận trọng chậm rãi bước đi.

Một cái la bàn màu sắc cổ xưa lơ lửng giữa không trung, không ngừng tản ra linh cơ yếu ớt, chỉ dẫn phương hướng bọn họ tiến lên.

"Phó sư huynh, lần này quy tắc U Tố mộ biến hóa cực kỳ cổ quái."

Lúc cất bước, Chung Quỳ Việt Cức truyền âm nói: "Hiện tại tu vi của chúng ta đều bị áp chế đến Luyện Khí kỳ, dù là phù trận hay [Dân tâm sở hướng], kiếm ý cùng đủ loại thủ đoạn cảm giác, toàn bộ không dùng được."

"Hiện tại đã không thể sớm cảm giác ra quỷ vật."

"Không biết trong ghi chép của Cửu Nghi sơn, có từng nghe đến tình huống tương tự?"

Phó Huyền Tự truyền âm trả lời: "Chưa từng! Thế nhưng, bốn khu vực nguy hiểm, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì."

"Hiện tại chúng ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận."

Ninh Vô Dạ truyền âm nói: "Cũng may Mạc tiền bối nói, lần này muốn chúng ta tìm kiếm hai quỷ vật Úc và Tất, thực lực cũng bị pháp tắc áp chế, tu vi giống với chúng ta."

"Trên người bọn họ có lực lượng pháp tắc mà Mạc tiền bối cần có, sau khi gặp phải, không cần nhiều lời, lập tức ra tay!"

"Vẫn phải cẩn thận!" Phó Huyền Tự truyền âm nói: "Mạc tiền bối nói, hai quỷ vật kia đều có một nhóm thuộc hạ, nếu đấu thật, tất nhiên là lấy ít đánh nhiều"

Nói đến chỗ này, hắn ta hơi trầm ngâm, chợt lại truyền âm nói, "Kỳ quái, lúc ấy ta đi tìm hai người các ngươi, Bùi Lăng phụ trách đi tìm Yến sư muội và Lệ Liệp Nguyệt."

"Nhưng bây giờ Yến sư muội đã trở về, chẳng biết tại sao Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt vẫn chưa trở lại trà lâu?"

Chung Quỳ Việt Cức nói: "Có lẽ bọn họ đã trở lại, chỉ có điều sau đó lại đi ra ngoài, vừa rồi chúng ta cũng như thế"

Ninh Vô Dạ ngắn gọn nói: "Dù sao Yến sư muội không có việc gì thì tốt.

Phó Huyền Tự cau mày nói: "Tối hôm qua chúng ta đi quá nhanh, lúc ấy nên hỏi Mạc tiền bối thêm một chút..."

"Mặc kệ như thế nào, Bùi Lăng đã cứu được Yến sư muội." Ninh Vô Dạ nói: "Vậy chúng ta đi ra ngoài, cũng thuận tiện đi tìm hắn"

Ngay lúc ba người truyền âm giao lưu, một đoàn xe chậm rãi đi đến bên trong vùng bỏ hoang.

Đội xe lướt qua, vết bánh xe khẩm thật sâu vào đất, hiển nhiên trang bị hàng hóa cực kỳ nặng nề.

Người cầm đầu là một nam tử trung niên dáng người mập lùn, mặc áo bào xanh đen đội mũ mềm, hai tên cưỡi ngựa đi chậm bên cạnh hắn ta trông như hộ vệ.

Nam tử trung niên cầm một quyển bản đồ vẽ tay, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi mênh mông không có một điểm đánh dấu nào, đang tập trung phân biệt phương hướng, chợt thấy ba bóng dáng giữa cỏ mọc chập chờn.

Trong ba bóng dáng này, người ở giữa khinh bào buộc nhẹ, đầu cài trâm, trên hàng lông mi tràn ngập khí tức tiên phong đạo cốt, hai bên tóc mai hơi sương, càng tăng cảm giác năm tráng thuần hậu; bên trái mặc áo bào vàng kim quan, khí chất bất phàm; phía bên phải thanh sam lỗi lạc, vác trường kiếm.

Mặc dù vừa nhìn trang phục có thể biết ngay là người không tầm thường, nhưng khí chất cử chỉ đều cho người ta cảm giác quang minh lỗi lạc.

Người dẫn đầu đội xe chỉ hơi do dự một chút, liền nói với một gã hộ vệ bên cạnh: "Đi hỏi ba vị kia một chút, Cố Ngô thành nên đi như thế nào?"

Tên hộ vệ kia lập tức đáp: "Vâng!"

Thế là, hắn ta tung người xuống ngựa, nhanh chân đi về phía ba người Phó Huyền Tự.

Hộ vệ nhanh chóng đi đến chỗ cách ba người Phó Huyền Tự không xa, ôm quyền mở miệng nói: "Làm phiền, xin hỏi..."

Cùng lúc đó, trong tầm mắt của ba người Phó Huyền Tự, phía trước sương mù phun trào, đột nhiên một đội quỷ vật mặt xanh nanh vàng, vẻ mặt dữ tợn đi tới.

Những quỷ vật này ngồi trên xe ngựa rách rưới do ngựa khô lâu lôi kéo, xe ngựa thủng trăm ngàn lỗ, trèo đầy cây sắn dây, du diên, rêu xanh, con rết, rắn... Đủ loại sự vật làm người ta rùng mình, trong lúc bước đi, dòng máu màu hồng nhạt không ngừng chảy ra từ trong xe ngựa.

Sắc mặt ba người lập tức thay đổi, đang muốn chạy tới bên trong sương mù ở sau lưng, đã thấy trong số đó có một quỷ vật dáng người cao lớn lạ thường, hai tay mọc lên lít nha lít nhít giác hút, đôi mắt đỏ hồng đột nhiên lao về phía bọn họ!

Lúc quỷ vật này chạy đến, giác hút trên hai tay bắt đầu mở ra toàn bộ, lộ ra răng nhọn trắng đục.

Nó càng chạy càng nhanh, giác hút cũng càng ngoác càng lớn, trong giây lát dung hợp lẫn nhau hóa thành một cái miệng lớn dữ tợn, phát ra tiếng gào thét rền vang, rõ ràng muốn một ngụm nuốt ba người bọn họ vào!

Lúc này ba người Phó Huyền Tự không chút do dự, rối rít lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, chống cự quỷ vật này tấn công.

Ống tay áo lay động dữ dội, Phó Huyền Tự toàn lực đánh ra một chưởng, chưởng phong gào thét trực tiếp đánh về phía quỷ vật.

Chương 1733: Ân oán giang hồ (1)

Ninh Vô Dạ lấy trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí nghiêm nghị lạnh thấu xương như sương, đánh thẳng đến điểm yếu hại của quỷ vật.

Trong tay Chung Quỳ Việt Cức kết động pháp quyết, một đạo hỏa tiễn màu vàng nhạt bắn ra.

Hiện tại tu vi ba người đều chỉ có Luyện Khí, lần này liều mạng một lần chỉ vì tranh thủ một cơ hội bỏ chạy, căn bản không trông cậy vào việc có thể giết quỷ vật trước mặt, nhưng ngay sau đó...

Oanh! !!

Quỷ vật lập tức bị đánh thành cặn bã, trong chớp mắt đã hôi phi yên diệt, hài cốt không còn!

Ba người đang chuẩn bị toàn lực bỏ chạy lập tức khẽ giật mình, quỷ vật này rất yếu!

Toàn bộ đội xe đều thay đổi sắc mặt, rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ:

"Yêu, yêu thuật!"

"Ba người này là quái vật!"

"Giết người! Giết người! !"

Đám người trong đội xe vô cùng sợ hãi, tiếng thét chói tai thê lương vang lên, cuối cùng nam tử trung niên cầm đầu đội xe đã kịp phản ứng, ba người này căn bản không phải người đi dường như lúc vừa gặp phải, mà là yêu ma một lời không hợp liền giết người phóng hỏa!

Hắn ta vội vàng hô: "Mau trốn!"

Đám người bị nhắc nhở như mới tinh lại ở trong mộng, không rảnh quan tâm hàng hóa rối rít chạy tứ tán, bởi vì quá hoảng sợ, lại có một bộ phận hộ vệ cưỡi tọa kỵ váng đầu nhảy xuống yên ngựa, dùng hai cái đùi lao nhanh đi giữ mạng.

Càng có nhiều người không kịp nghĩ nhiều như vậy, tùy tiện chọn một phương hướng rời xa ba tên yêu ma để bỏ chạy.

Trong quá trình này, chẳng những hàng hóa, mấy hài đồng tuổi nhỏ, phụ nhân yếu đuối và lão nhân cao tuổi đều bị bỏ xuống, trong chốc lát toàn trường đại loạn.

Lúc này, ba người Phó Huyền Tự cũng nhanh chóng phản ứng lại, bọn họ lập tức tập trung ý chí, chỉ thấy những quỷ vật đáng sợ dữ tợn kia đều phát ra tiếng gào thét cuồng loạn về phía bọn họ.

Ba người toàn lực đề phòng, ngay lúc bọn họ tưởng tiếp theo sẽ là một trận chiến sinh tử vô cùng thảm liệt, đã thấy những quỷ vật kia đột nhiên bắt đầu chạy tứ phía.

Ba người lập tức ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc lấy lại tinh thần, Ninh Vô Dạ nhanh chóng truyền âm nói: "Bọn chúng muốn đi cầu viện!"

Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng nói: "Những quỷ vật này rất yếu, không thể để bọn chúng đào tẩu!"

Phó Huyền Tự nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không quá đúng, nhưng hiện tại lại không có thời gian do dự, một khi chờ những quỷ vật này dẫn tới càng nhiều quỷ vật mạnh hơn, người chết là bọn họ!

Nghĩ tới đây, hắn ta ngắn gọn nói: "Giết!"

Thế là, ba người Phó Huyền Tự lập tức giết vào trong đội xe, thuật pháp tung hoành, kiếm khí lạnh thấu xương, nơi đi qua sinh linh như lúa mạch bị cắt đổ, ngã xuống từng đám.

'Aaalt "Tha mạng! Tha ta! Muốn ta làm cái gì cũng được..."

"Cha! Nương! Ô ô ô..."

"Đám yêu ma đáng chết các ngươi..."

"Giết người rồi! Giết người rồi! A a a! !"

Đám người kêu rên liên hồi, lúc máu bắn tung tóe, từng cái đầu lâu phóng lên tận trời, ngay sau đó theo máu nóng đầy ngập, lăn xuống đầy đất.

Chỉ chốc lát, tất cả tiếng kêu thảm, cầu xin tha thứ, chửi mắng, kêu khóc tan thành mây khói, toàn bộ đội xe đều bị tàn sát trống không.

Trên bãi cỏ nhợt nhạt, máu chảy thành sông, từng thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm lăn, nhìn lại mà giật mình.

Ba người Phó Huyền Tự đứng trong vũng máu, sát ý bốc lên, sắc mặt lại hiện ra chút nghi ngờ.

Chung Quỳ Việt Cức trầm ngâm nói: "Những quỷ vật này... Quá yếu!"

Ninh Vô Dạ suy đoán: "Có thể là một vài quỷ vật mới ra đời, cũng có thể do pháp tắc U Tố mộ biến hóa thành"

Nhanh chóng nhìn quanh, nhìn qua mênh mông sương mù, Phó Huyền Tự ngắn gọn nói: "Rút lui trước. Nơi này là U Tố mộ, có thể tiếng động vừa rồi sẽ dẫn quỷ vật khác tới."

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ nhẹ gật đầu, ba người nhanh chóng rời đi.

Gió tây gào thét mà qua, cỏ dài chập chờn dữ dội, dòng máu tạm thời hội tụ thành dòng suối nhỏ, còn đang chậm rãi chảy xuôi trong bụi cỏ.

Mộ phần cô đơn hoang dã, cây hỗn tạp quạ dừng.

Một tòa mộ bia lẻ loi trơ trọi, chữ bằng máu đầm đìa.

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm túc nhìn qua hàng chữ mới hiện ra trên bia mộ.

"Tất'.. "Để"... Ba ngày...

"Tất" và "Đề" bị hắn phái đi dò xét tình huống một chỗ quỷ thần gần nhất, hiện tại tên đột nhiên xuất hiện ở trên bia mộ, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì đó!

"Đợi đến ban đêm, xem bọn họ có thể trở về hay không"

"Nếu trở về, thử hỏi đã xảy ra chuyện gì, nếu không trở về...

"Vậy chắc chắn đã chết!"

"Còn ba ngày này, trước tiên cần phải xác định "Tất" và "Đề" có vẫn lạc thật hay không..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cau mày, mặc dù hắn không quá tin tưởng "Tất" và "Để", nhưng nếu thật sự vừa lên đã tổn thất hai tên thuộc hạ, đây cũng không phải chuyện tốt với phe mình.

Ngoại trừ cái đó ra, vừa rồi hắn liên tục kiểm tra hệ thống mấy lần, đầu tiên là uỷ thác [Thực Nhật bí lục] có thể lập tức khôi phục tất cả tu vi, nhưng uỷ thác vừa kết thúc, hắn sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình.

Uỷ thác [Minh Thiên Đại Mộng] thì lại vì bài xích với pháp tắc nơi đây, trong nháy mắt tiến vào mộng cảnh sẽ bị cắt ngang.

Sau đó mộng cảnh do hệ thống dựng ra sẽ bị pháp tắc ăn mòn sạch sẽ trong thời gian rất ngắn, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội thao tác gì.

Chương 1734: Ân oán giang hồ (2)

Về phần dùng hệ thống uỷ thác thuật pháp khác, cũng không khác với [Thực Nhật bí lục] lắm, trong lúc uỷ thác tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, một khi uỷ thác kết thúc sẽ lập tức trở về Luyện Khí kỳ.

Cũng không biết lúc mình khôi phục tu vi, đám người Lệ sư tỷ có khôi phục tu vi theo không... Không! Chắc chắn đám người Lệ sư tỷ không chịu ảnh hưởng.

Nếu không vừa rồi "Tất" và "Đề" không thể xảy ra chuyện!

Nói cách khác, hiện tại hắn sử dụng hệ thống tu luyện, ngoại trừ lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu.

Trong cánh cửa thứ hai này, rõ ràng quy tắc còn nghiêm cẩn hơn cánh cửa thứ nhất rất nhiều, hiện tại tạm thời hệ thống không có tác dụng, cũng chỉ có thể tiếp tục dựa theo quy tắc trên bia mộ.

Máu tươi, sợ hãi, căm hận, oán niệm...

Máu tươi thì không cần, thân là tu sĩ, hắn cũng không làm chuyện tàn sát phàm nhân như thế.

Hơn nữa ở một chỗ chết quá nhiều người, rất dễ lộ vị trí, hiện tại hắn chỉ sợ...

Đang nghĩ ngợi, bên tai Bùi Lăng chợt nghe tiếng động loáng thoáng, dường như có hai đám nhân mã đang đánh nhau cách đó không xa.

Hắn lập tức tâm niệm vừa động, vận dụng hết thị lực nhìn về hướng tiếng động truyền tới...

Trong vùng bỏ hoang, đuổi cùng trốn.

Một nam tử áo bào đen toàn thân vết máu loang lổ, chăm chú lôi kéo cánh tay của một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đang chạy thật nhanh.

Phía sau bọn họ có mười mấy người bịt mặt tay cầm trường đao, vết máu trên lưỡi đao chưa khô, đuổi sát không bỏ.

"Lâm Trung, ngươi chạy không được!"

"Giao ra ấu tử Lâm gia Lâm Phong, giữ lại cho ngươi một mạng!"

"Lâm Trung, cả nhà Lâm gia hủy diệt, ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Giao tên nghiệt chủng Lâm Phong này ra, từ đây quy ẩn giang hồ, sinh con dưỡng cái, có gì không tốt?"

"Lâm Trung, đừng quên, phụ mẫu Lâm Phong đều là kẻ bội bạc, tội đáng chết vạn lần! Bọn họ đã đền tội, chẳng lẽ ngươi muốn rơi xuống tình cảnh giống vậy?"

Người bịt mặt từng bước ép sát, từng câu tru tâm.

Nam tử áo bào đen Lâm Trung mắt điếc tai ngơ, chỉ kéo thiếu niên Lâm Phong vùi đầu lao nhanh.

Nhưng Lâm Phong nghe được một câu cuối cùng, lại không kìm nén được, bi phẫn hô: "Nói linh tinh! Cha mẹ ta đều quang minh lỗi lạc, thẳng thắn cương nghị, sao có thể làm ra việc bội bạc như vậy? ! Đều là đám người gian ác các ngươi mưu đồ làm loạn, vu oan hãm hại!"

"Lâm Phong ta thể, dù thịt nát xương tan, vĩnh thế không được siêu thoát, cũng phải chém các ngươi thành muôn mảnh! !"

"Ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho cả nhà Lâm gia!"

Người bịt mặt nghe vậy, không những không giận còn cười: "Ha ha ha ha ha ha... Đúng là Lâm thiếu gia, có dũng khí!"

"Chỉ có điều..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta trở tay lấy ra một cái nỏ, nhắm ngay sau lưng Lâm Phong, bóp cò.

Vèo!

Mũi tên mau lẹ như điện, bay thẳng đến điểm yếu hại của Lâm Phong.

Lâm Trung hoảng sợ, lúc này hắn ta đã là nỏ mạnh hết đà, lại không ngừng mang theo Lâm Phong né tránh, lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh không rảnh suy nghĩ nhiều, đột nhiên nhào về phía sau lưng Lâm Phong.

Phốc phốc.

Tiếng mũi tên đâm vào người nặng nề truyền ra, khóe miệng Lâm Trung rướm máu, tên nỏ hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn ta, đâm thẳng vào sau lưng đến trước ngực, toàn thân hắn ta như rơi vào hầm băng, lực lượng và sinh cơ đều rút xuống như thủy triều.

Dùng chút sức lực sau cùng, Lâm Trung một tay đẩy Lâm Phong về phía trước, hô lớn: "Mau trốn! !"

Tròng mắt Lâm Phong như nứt ra, điên cuồng hô: "Trung thúc! !!"

vùi!

Trường đao phá không mà tới, vẽ qua một đường vòng cung sáng như tuyết giữa không trung, trong khoảnh khắc chém đầu Lâm Trung xuống, máu tươi tuôn ra, còn mang theo máu tươi ấm áp giội tung tóe tứ phương, dính đầy mặt Lâm Phong.

Hận ý trong mắt Lâm Phong ngập trời, hắn ta thật hận! !!

Hắn ta hận kẻ thù hãm hại phụ mẫu, hận những chó săn này đuổi giết, hận mình quá yếu đuối... Nếu mình là những cao thủ hạng nhất trên giang hồ, ví dụ như Nam Khương Bắc Chu, ví dụ như Tổng tiêu đầu Phúc Nguyên tiêu cục Lộ Hồn, có thể bảo vệ phụ mẫu, bảo vệ Trung thúc, bảo vệ tất cả người bên cạnh!

Đủ loại thảm kịch sẽ không xảy ra! !

Không tiếp tục nói lời tàn nhẫn gì nữa, Lâm Phong quay đầu bỏ chạy.

Hắn ta không thể để Trung thúc chết vô ích, hắn ta muốn báo thù!

Hắn ta muốn để tất cả người hãm hại phụ mẫu, tất cả người đuổi giết hắn ta, tất cả phải trả giá đắt!

Cố Ngô thành Địch phủ!

Chỉ cần đến Cố Ngô thành, hắn ta có thể đến Địch phủ cầu cứu.

Phụ thân hắn ta đã từng đã cứu mạng gia chủ Địch gia Địch Nhân, hai nhà còn có ước hẹn hôn nhân, nữ nhi duy nhất của Địch Nhân - Địch Kiểu Kiều là vị hôn thê của hắn ta, Địch gia nhất định sẽ giúp hắn ta!

Đây cũng át chủ bài cuối cùng mà bây giờ hắn ta có thể dựa vào!

"Lâm Phong, Lâm Trung đã chết, một con chó trung thành cuối cùng của Lâm gia các ngươi đã bị chém giết, còn không nhanh bó tay chịu trói?"

"Ngươi trốn không thoát!"

"Cả nhà Lâm gia đều phải chết!"

"Hiện tại dừng lại nhận lấy cái chết, còn có thể cho ngươi toàn thây!"

"Lại chạy một bước, sẽ chặt ngươi thành thịt nát cho chó ăn!"

Chương 1735: Tặng kiếm và đan

Người bịt mặt càng ngày càng gần, từng tiếng trêu tức uy hiếp âm u lạnh lẽo lọt vào tai, Lâm Phong không nói một tiếng, liều mạng bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc này, dưới chân hắn ta lảo đảo, lại đá phải tảng đá giấu ở dưới cô dài, bị vấp đến đột nhiên nhào ra ngoài!

"Phanh"

Lâm Phong không kịp phản ứng, trực tiếp té ngã trên đất, cỏ dài quấn quanh bắp chân, trong chốc lát lại không thể bò lên.

Lúc này, người bịt mặt khó khăn lắm bắt kịp, thấy Lâm Phong ngã xuống đất không dậy nổi, lập tức phát ra một tràng tiếng cười vui sướng: "Lâm Phong! Nhìn thấy không? Ngay cả trời cao cũng không muốn thấy ngươi chạy thoát!"

"Lâm gia đã định sẵn cả nhà hủy diệt!"

"Đi chết đi!"

Trường đao như tuyết, lưỡi đao rét lạnh soi sáng ra đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng của Lâm Phong, ầm vang đánh xuống!

Nhưng ngay lúc Lâm Phong cho là mình sắp chết thảm ngay tại chỗ, một đạo kình phong bá đạo vô song bỗng nhiên đánh tới...

Keng!

Chỉ trong nháy mắt, trường đao bách luyện tỉnh cương trong tay tất cả người bịt mặt cùng đứt gãy, không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã bị một luồng lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đánh bay ra ngoài.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Rất nhiều người bịt mặt lảo đảo ngã xuống đầy đất, trong tiếng rên rỉ, khăn che mặt đã nhanh chóng bị máu thẩm thấu, từng người miệng phun máu tươi, khí tức đại loạn.

Bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

Cách không đả thương người!

Chỉ một chiêu, suýt chút nữa thì lấy mạng tất cả bọn họ!

Là cao thủ!

Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng vẻ mặt ngu ngơ, một hồi lâu sau mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì.

Có người cứu hắn ta!

Hơn nữa, ngay cả mặt cũng không lộ ra, đánh bại tất cả những người đuổi giết hắn ta.

Là cao thủ hạng nhất?

Lúc này, cuối cùng người bịt mặt cầm đầu chật vật từ bò dậy dưới đất, ánh mắt hắn ta đầy kiêng dè chắp tay với xung quanh, rất cung kính nói: "Tại hạ Sa Thủ Nhất, phụng mệnh môn chủ Thúc Long môn Hầu Phùng Nghiệp, truy nã dư nghiệt Lâm thị Lâm Phong!"

"Không biết tôn giá ở đây nên mạo phạm, mong rằng nể mặt Hầu môn chủ, rộng lòng tha thứ nhiều hơn"

"Tôn giá có thể nể mặt Thúc Long môn, ngày sau tệ môn tất có thâm tạ!"

Nghe vậy, Lâm Phong lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hô lên theo: "Tiền bối! vãn bối là ấu tử của bảo chủ Lâm gia bảo Lâm Phong! Phụ mẫu vãn bối đều là người quang minh lỗi lạc, nhiều năm hành hiệp trượng nghĩa, từng chủ trì công đạo vì một nữ hài mồ côi, đắc tội Hầu Phùng Nghiệp, người này khẩu phật tâm xà, mặt ngoài mỉm cười cho qua, thật ra ghi hận trong lòng!"

"Trước đó không lâu, Hầu Phùng Nghiệp cấu kết người trong tà đạo Độc công tử, nhân lúc tổ phụ vãn bối đại thọ tám mươi tuổi, âm thầm hạ độc, giết hại 478 người Lâm gia bảo ta, xưa nay Lâm gia ta tích đức làm việc thiện, vốn cành lá rậm rạp, nhưng không ngờ ngày chúc thọ lại thành ngày diệt môn!"

"Thúc Long môn có môn chủ thế này, có thể nói lòng dạ ác độc, căn bản đã rơi vào tà ma ngoại đạo!"

"Từng câu của vãn bối là thật, cầu tiền bối nhìn rõ mọi việc, trừ hại vì dân!"

Giọng Sa Thủ Nhất bình tĩnh: "Nếu tôn giá chịu giơ cao đánh khẽ, từ nay về sau đều là thượng khách của Thúc Long môn"

"Môn chủ tệ môn rất yêu quý hào kiệt trong thiên hạ."

"Trong môn chuẩn bị tiệc rượu tài của, tuyệt đại giai nhân, chờ anh hùng bát phương."

"Nếu tôn giá chịu đời bước đến làm khách, chắc chắn môn chủ ngược giày đón lấy:

Lâm Phong nghe vậy trong lòng lo lắng, đang muốn tiếp tục mở miệng, lại nghe bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp nghiêm nghị: "Đi về hướng bắc, sau khi thấy hai cái cây hỗn tạp rẽ phải, sau đó cứ đi thẳng"

Lâm Phong đột nhiên quay đầu nhìn, đã thấy xung quanh cỏ dài gợn sóng, không có truy binh, không có một ai, vẻ mặt lập tức khẽ giật mình.

Giọng nói kia rõ ràng như nói sát bên lỗ tai của hắn ta, nhưng người nói chuyện căn bản không ở gần đây!

Đây là [thiên lý truyền âm] thất truyền đã lâu trong truyền thuyết? !

Trải qua sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Lâm Phong lập tức đứng dậy, đi theo phương hướng vị tiền bối kia chỉ đường.

Hắn ta đã kết luận, người ra tay là vị cao nhân võ lâm võ công cái thết Lúc này, thấy Lâm Phong muốn trốn, một đám người bịt mặt lập tức kìm nén không được, nếu để tiểu tử Lâm gia này chạy thật, bọn họ trở về chỉ có một con đường chết!

Nghĩ tới đây, Sa Thủ Nhất lập tức nói: "Đuổi!"

Rất nhiều người bịt mặt rối rít cất bước đuổi theo Lâm Phong, nhưng ngay sau đó...

Một tiếng hừ lạnh tràn ngập hở hững đột nhiên nổ tung bên tai tất cả mọi người.

Người bịt mặt không có chút sức chống cực nào, cùng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó đã hôn mê ngay tại chỗ...

Lâm Phong không dám quay đầu, điên cuồng chạy, chẳng mấy chốc đã thấy hai cái cây hỗn tạp mà giọng nói kia nhắc đến, lập tức rẽ phải, cứ chạy về phía trước.

"Xoạt xoạt xoạt... ' Tiếng cỏ dài đảo qua hai chân liên miên không dứt, chẳng biết từ lúc nào sau lưng đã không có bất kỳ tiếng vang gì, nhưng Lâm Phong không dám dừng lại.

Cứ chạy về phía trước, hắn ta dần nhớ lại ngày xưa Lâm gia bảo một nhà đoàn tụ vui vẻ hòa thuận, nhưng chẳng mấy chốc phụ mẫu chết thảm tại chỗ, toàn tộc bị giết sạch, mình cũng bị đuổi giết một đường, Trung thúc vì bảo vệ hắn ta, cuối cùng lại bị chém đầu ở trước mặt hắn ta...

Chương 1736: Giao dịch công bằng (1)

Trong lúc vô thức, trong mắt Lâm Phong tràn đầy hận ý ngập trời.

Một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua, hắn ta đột nhiên lấy lại tinh thần, không biết vì sao luồng hận ý nồng đậm như thực chất trong lòng đã giảm đi toàn bộ.

Đưa mắt nhìn quanh đã thấy mình đi đến trước một phần mộ lẻ loi trơ trọi.

Cô mộ độc bia đứng thẳng ở vùng bỏ hoang, chung quanh không người, chỉ có cỏ dại rậm rạp, gió tây lạnh thấu xương.

Trên bia mộ kia trống rỗng không có bất kỳ dấu vết gì, trên nền móng lại đặt một viên đan dược óng ánh mượt mà, cách đó không xa cắm một thanh trường kiếm kiểu dáng đơn giản.

Ánh mắt Lâm Phong lập tức nhìn vào thanh trường kiếm kia, trong lòng hiểu rõ đây là chỗ mà tiền bối để hắn ta tới.

Hắn ta không do dự chút nào, cất bước đi đến chỗ trường kiếm.

Vừa di chuyển bước chân, một luồng mũi nhọn như kim đâm đập vào mặt, dường như lại gần một bước, có thể trực tiếp đâm xuyên gương mặt của hắn ta.

Trong chốc lát tâm thần của Lâm Phong bị chấn nhiếp, một hồi lâu sau mới phản ứng được, lập tức ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía thanh trường kiếm kia.

Đây là một thanh thần binh tuyệt thết Hắn ta hít sâu một hơi, sau đó chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía viên đan dược oánh nhuận kia.

Lâm Phong chưa từng thấy loại vật phẩm này, nhưng thấy thần binh ở bên, chắc hẳn viên đan dược như ngọc như băng này cũng không phải phàm vật là!

Nghĩ tới đây, hắn ta nhìn xung quanh trống trải, lập tức hô: "Tiền bối..."

Thật lâu không có người trả lời, dường như cao nhân nơi này đã sớm rời đi.

Lâm Phong lại kêu vài tiếng, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng, sắc mặt lập tức thất vọng.

Sau đó hắn ta tiếp tục đi về phía trường kiếm.

Càng đến gần trường kiếm, luồng mũi nhọn sắc bén vô song kia càng mạnh như muốn chém nó cắt thành vô số khối.

Đến gần, Lâm Phong rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, lại có một loại ảo giác trên dưới toàn thân đã phá thành mảnh nhỏ.

Trong lòng hắn ta càng ngày càng kính trọng thanh bảo kiếm này, cũng càng thêm tôn kính vị tiền bối chưa từng lộ diện.

Trong giây lát, cuối cùng hắn ta đã đi đến trước mặt trường kiếm, không để ý đến cảm giác xé rách sắc bén vô song, cắt chém vạn vật, một tay chộp vào chuôi kiếm.

Ngay sau đó, trên bàn tay Lâm Phong lập tức xuất hiện từng đạo vết máu như bị trường kiếm vẽ qua, trong nháy mắt này loại ảo giác sắp bị kiếm cắt thành vô số khối kia cũng đạt tới cực hạn!

Khí tức tử vong rít lên bao phủ hắn ta, trong lòng Lâm Phong lập tức dâng lên một sự sợ hãi vô cùng mãnh liệt, nhưng bị cừu hận điều khiển, hắn ta lại lui nửa bước, thân thể chỉ hơi dừng lại, sau đó đã nắm chắc chuôi kiếm!

Trong nháy mắt, loại ảo giác bị kiếm cắt thành biển thịt kia biến mất toàn bộ!

Trường kiếm như thu thuỷ, trong sóng ánh sáng doanh doanh, mũi nhọn vẫn như cũ nhưng lại không còn nhằm vào hắn ta.

Lâm Phong lập tức thở phào, đứng tại chỗ không ngừng thở dốc, mồ hôi trên trán tuôn rơi cuồn cuộn, trên dưới cả người đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, ướt ba tầng áo bào.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lâm Phong muốn rút ra trường kiếm từ trên mặt đất. Nhưng trường kiếm nhìn như nhẹ nhàng, thật ra lại vô cùng nặng nề, nó vững vàng cắm trên mặt đất như kim loại sắt thép đúc thành, hai tay Lâm Phong nắm lấy chuôi kiếm, đứng trung bình tấn, toàn thân dùng sức, trán nổi gân xanh, tốn sức lực một hồi lâu mới rút trường kiếm ra.

Hắn ta đầy vui vẻ cầm nó ở trong tay, lại phát hiện thanh kiếm này rõ ràng trông tinh tế nhẹ nhàng, lại như cự thạch thiên quân.

Đừng nói vung vẩy, dù muốn nâng nó quá đỉnh đầu cũng không thể làm được!

Lâm Phong nhấc kiếm lên một lát, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi liên tục thở dốc, hắn ta lập tức nhìn về phía viên đan dược óng ánh như ngọc kia. Lúc này không có chút do dự gì, đi qua cầm lấy đan dược, một ngụm nuốt nó vào.

Đan dược vào bụng, trong nháy mắt tan ra, dược lực lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng hùng hậu tinh thuần đột nhiên nổ tung, trong khoảnh khắc đã tản vào toàn thân.

Chỉ một thoáng, Lâm Phong cảm thấy mình như bị ném vào trong lò lửa đang thiêu đốt hừng hực, lực lượng mênh mông nóng bỏng như lũ quét cuốn tới, trào lên trên dưới cả người hắn ta.

Theo dược lực lan tràn, hắn ta cảm giác như có một loại trùng sinh thoát thai hoán cốt, trên dưới cả người tràn ngập sức mạnh như vô cùng vô tận.

Trước đó tuyệt thế thân binh trong tay hắn ta còn vô cùng nặng nề, ngay sau đó lại trở nên cực kỳ thuận tay!

Lâm Phong liếc nhìn xung quanh, thấy không có vật thử kiếm, lập tức lấy ra một khối tiền đồng ném lên không trung, sau đó vung kiếm chém tới.

Xoạt!

Chỉ nghe tiếng xé gió lạnh thấu xương chợt lóe lên, tiền đồng lập tức bị hóa thành hai nửa, toàn bộ quá trình chỗ trường kiếm đi qua như không có vật gì, không phát hiện chút lực cản nào.

Bổ tiền đồng ra như bổ ra không khí!

Chém sắt như chém bùn, tuyệt thế thần kiếm!

Lâm Phong lập tức quay người, quỳ xuống trước mộ bia, dập đầu mười cái thật mạnh.

Hắn ta vô cùng trịnh trọng nói: "Đa tạ tiền bối ban kiếm! Ân tình lần này như tái tạo."

"Ngày sau đợi vãn bối báo được đại thù, tất nhiên sẽ đến đây ra sức trâu ngựa, xông pha khói lửa, không chối từ!"

Chương 1737: Giao dịch công bằng (2)

Nói xong, hắn ta lại "phanh phanh phanh" dập đầu mười cái, không thấy tiền bối lộ diện, liền trực tiếp đứng dậy, trở về theo đường cũ.

Gió tây gào thét mà qua, cỏ dài nằm thấp, lăn tăn như gợn sóng nhợt nhạt.

Bên kia bia mộ, bóng dáng Bùi Lăng chậm rãi hiện ra.

Nhìn qua phương hướng Lâm Phong rời đi, hắn khẽ gật đầu.

Một kiện Phù khí hạ phẩm bị mình rót vào Huyết Hà kiếm ý, thêm một viên Tẩy Tủy Đan đổi lấy căm hận và oán niệm nồng đậm như thực chất của đối phương, đây là một giao dịch công bằng.

Về phần con đường sau này của đối phương... Không còn liên quan đến hắn nữa.

Hắn tới cánh cửa thứ hai này, chỉ là vì tạo hóa "Chú", cũng không muốn có quá nhiều khúc mắc với phàm nhân trong tiểu thế giới này.

"So với sự sợ hãi của mười mấy tên tiêu sư tối hôm qua, khôi phục tu vi càng nhiều..."

"Là vì hận ý của Lâm Phong này quá mạnh mẽ?"

"Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong, lại có một nhân vật tạm ổn đến đây, có thể khôi phục tu vi Trúc Cơ..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn vào mộ bia, nhắm mắt dưỡng thần.

Trên đồng cỏ bao la.

Một đám người bịt mặt chậm rãi tỉnh lại.

Sa Thủ Nhất ngước mắt nhìn xung quanh, lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói: "Dư nghiệt Lâm gia kia chạy rồi!"

Người bịt mặt khác nghe vậy, ánh mắt cũng lập tức vô cùng sợ hãi, Lâm Phong bỏ chạy, bọn họ trở về như vậy, một người cũng không sống được!

"Làm sao bây giờ? Tiếp tục đuổi giết?"

"Hiện tại ngay cả người bỏ chạy đến nơi nào cũng không biết, đuổi giết thế nào!"

"Đều là cao nhân kia! Nếu không phải hắn ngăn cản chúng ta ra tay, chúng ta không thể thất bại nhiệm vụ lần này!"

"Cách không đả thương người, một chiêu đánh bại tất cả chúng ta, cao thủ như vậy, trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần điều tra ra thân phận của đối phương, có lẽ chúng ta còn có thể có một đường sống!"

"Đúng! Đến lúc đó xếp cho hắn mấy tội danh, phát thiệp võ lâm khắp nơi, để hảo hán toàn giang hồ cùng tiến lên, không tin hắn còn có thể ngăn cản được!"

Đang nói đã thấy một bóng người xuất hiện ở nơi xa, nhìn phương hướng là đang đi về phía bọn họ.

Những người bịt mặt này lập tức im lặng, rối rít đưa mắt nhìn về phía bóng người.

Đã thấy người tới mặc áo bào tổn hại, khuôn mặt dính đầy dơ bẩn loang lổ, lại là Lâm Phong bỏ chạy trước đó!

Đầu tiên đám người bịt mặt khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng chợt cực kỳ vui mừng.

Sa Thủ Nhất lập tức nhảy lên một cái, lao về phía Lâm Phong:

"Ha ha ha ha ha... Lâm Phong! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tiến đến."

"Đã vậy, bọn ta sẽ tiễn ngươi lên đường!"

Vừa nói xong, hắn ta đã rút ra trường đao dự bị bên hông, hung hăng chém về phía Lâm Phong.

Lúc này, thân hình Lâm Phong đột nhiên dừng lại, hắn ta yên tĩnh nhìn qua Sa Thủ Nhất đánh về phía mình.

Trước đây không lâu, hắn ta thấy đây là cao thủ không thể ngăn cản, lúc này lại đột nhiên cảm giác được động tác của đối phương rất chậm!

Vốn muốn thử uy năng thần kiếm một chút, nhưng bây giờ... Tốc độ chậm như vậy, dường như căn bản không cần dùng đến thần kiếm.

Nghĩ tới đây, Lâm Phong tùy ý ra tay, tốc độ vô cùng nhanh, ngay lúc trường đao sắp rơi xuống mi tâm của mình, năm ngón tay duỗi ra, vững vàng nắm lưỡi đao, sau đó hơi dùng sức...

Keng!

Trường đao lập tức bị cưỡng ép bẻ gãy.

Sắc mặt Sa Thủ Nhất lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng vội vàng lùi lại, sao tên Lâm Phong này lại trở nên mạnh như vậy? !

Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Phong mừng như điên, cực kỳ tốt!

Thực lực hiện tại của hắn ta đủ để báo thù cho phụ mẫu!

Chờ chút Báo thù?

Tại sao hắn ta muốn báo thù?

Sắc mặt Lâm Phong đột nhiên khẽ giật mình, mặc dù phụ mẫu bị người ta hãm hại chết thảm, gia tộc hủy diệt, người thân không còn sót lại chút gì, một đường đào vong, lại bị kẻ thù đuổi kịp, Trung thúc vì bảo vệ hắn ta lại bị chém đầu ngay tại chỗ, mình cũng suýt nữa bỏ mình... Nhưng hình như những điều này cũng không phải việc lớn gì? Trong lòng hắn ta không có chút hận ý nào!

Điều này rất bình thường như ăn cơm uống nước...

Thật sự kỳ quái!

Tại sao vừa rồi mình lại sinh ra suy nghĩ báo thù ấu trĩ này?

Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức quyết định đến Cố Ngô thành Địch phủ trước...

Chỉ có điều, lúc trước hắn ta muốn đi Địch phủ cũng vì báo thù, nếu hiện tại đã buông xuống thù hận, còn đi Địch phủ làm cái gì?

Đúng, hắn ta có thể di cưới vị hôn thê Địch Kiều Kiều!

Bây giờ hắn ta đã mười sáu tuổi, Địch Kiều Kiều cùng tuổi với hắn ta, cũng là mười sáu tuổi, là lúc đến thực hiện ước định của bậc thúc phụ rồi.

Thế là, Lâm Phong không tiếp tục để ý những người bịt mặt này, trực tiếp xoay người nhanh chân đi về phía Cố Ngô thành.

Lúc này, Sa Thủ Nhất nghi ngờ nhìn qua Lâm Phong, bọn họ chỉ hôn mê một trận, tiểu tử này lại đột nhiên trở nên võ công cao cường như vậy?

Thế nhưng, một chọi một không phải đối thủ của hắn ta, vậy cùng tiến lên!

Nghĩ tới đây, Sa Thủ Nhất lập tức lạnh lùng quát: "Cùng lên! Giết tên tiểu nghiệt chủng Lâm gia này!"

Chương 1738: Quỷ thần di chuyển

Lâm Phong vốn đã dự định trực tiếp rời đi, nghe xong từ này, sắc mặt lập tức trầm xuống, dám can đảm nhục mạ mình ở trước mặt, những người bịt mặt này nhất định phải trả giá đắt!

Ngay sau đó, hắn ta đưa tay ra sau, rút thần kiếm ra...

Cô mộ độc bia, gió tây ánh tà dương.

Cỏ dài chập trùng như gợn sóng màu loang lổ, tuỳ tiện cuộn trào mãnh liệt ở vùng bỏ hoang.

Cây hỗn tạp khàn khàn lay động, từng mảnh lá vàng bay theo gió, trong cảm giác lạnh thấu xương, mấy con quạ nghi lại trên đầu cành phe phẩy cánh, phát ra tiếng kêu đơn điệu chói tai: "Dát...

Dát... Cạc cạc cạc..."

Bùi Lăng chắp tay đứng một mình ở trước bia mộ, nhắm mắt không nói, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phương hướng nào đó ở sau lưng.

Sau một lát, hắn vẫy tay, mười mấy bộ thi thể bị cách không hút tới.

Những thi thể này vừa rơi xuống đất, máu tươi chưa ngưng kết đã ào ạt chảy xuôi, nhanh chóng rót vào nghĩa địa.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, tu vi của mình lại bắt đầu khôi phục.

Chỉ có điều, khôi phục rất rất ít.

Vừa rồi đã là Luyện Khí đỉnh phong, nhưng bây giờ vẫn là Luyện Khí đỉnh phong.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức biết, máu tươi có khả năng khôi phục tu vi ít nhất.

Sợ hãi tăng nhiều hơn máu tươi, bây giờ xem ra khả năng khôi phục tu vi của căm hận là nhiều nhất.

"Đúng vậy, giết chóc là đơn giản nhất nhưng chỉ biết giết chóc, đây không phải kỳ thủ, mà là quân cờ..."

"Sợ hãi tốt hơn giết chóc một chút, nhưng sợ hãi chỉ nhằm vào kẻ yếu. Cường giả chân chính, cho dù ngẫu nhiên sợ hãi cũng không rối loạn cõi lòng, cũng như cánh cửa thứ nhất, ta, Hồng Phấn tân nương, Úc sẽ không vì sợ hãi, mà dừng lại không tiến."

"Nhưng căm hận lại khác, căm hận cực hạn có thể khiến đầu óc cường giả choáng váng, từ đó có thể sử dụng cường giả, đây mới là kỳ thủ!"

"Cuối cùng là oán niệm, điều này không khác căm hận lắm, nhưng căm hận có thể khiến người ta mạnh lên, oán niệm lại không, thậm chí có khi... Còn có thể để người ta trở yếu đi!"

"Không có gì bất ngờ xảy ra, oán niệm có thể khôi phục càng nhiều lực lượng hơn căm hận!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc một tia trời chiều cuối cùng bồi hồi, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện ở trong cảm giác của hắn, nhanh chóng tới gần.

Bùi Lăng xoay người lại, thấy một bộ váy lụa màu đen nhanh nhẹn tới, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, vòng eo như liễu, lại là Lệ Liệp Nguyệt trở về.

Lúc này hắn hỏi: "Lệ sư tỷ, chuyến này như thế nào?"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, nói: "Đã kiểm tra tất cả thành trấn gần đây, vẫn giống tối hôm qua, không có bất kỳ manh mối gì liên quan tới Úc và Hồng Phấn tân nương"

"Còn tin đồn liên quan tới quỷ thần, đã có thể xác định, tất cả thành trấn, chỉ cần là chỗ có người ở, đều có cả."

"Đúng rồi, ta đã vẽ toàn bộ bản đỏ mặt phía bắc."

"Tất cả thế lực và quỷ thần cung phụng đều được đánh dấu trên đó"

Nói xong, nàng lấy ra một khối ngọc giản giao cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, nói: "Làm phiền sư tỷ..."

Còn chưa nói hết câu, lại có một khí tức quen thuộc tới gần nghĩa địa, hai người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Yến Minh Họa cung trang hoa phục, ngọc biếc quấn quanh, xinh đẹp như dao tiêu mới nỗ, như một con hạc nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất.

Nàng nhìn Lệ Liệp Nguyệt trở về trước một bước, chợt lấy ra một khối ngọc giản, nhìn qua Bùi Lăng nói: "Bùi đạo hữu, dùng vùng đất này làm trung tâm, đã vẽ xong bản đỏ mặt phía nam"

"Tất cả thế lực và quỷ thần cung phụng cũng được chú thích từng cái ở bên trong."

Yến Minh Họa vừa giao ngọc giản cho Bùi Lăng vừa nói, 'Không tra được tung tích của Úc và Hồng Phấn tân nương, nhưng vừa rồi ta trở về đã nghe nói một việc."

"Trong Đương Thanh sơn có một đám sơn tặc đang di chuyển."

"Chỗ bọn họ cung phụng Đương Thanh đại tiên, hắn cũng ở trong đó."

Quỷ thần di chuyển?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức hỏi: "Đương Thanh sơn là ở nơi nào? Lại di chuyển đi nơi nào?"

Yến Minh Họa nói: "Đương Thanh sơn dư mạch cách nơi đây khoảng tám mươi dặm thẳng về phía trước, đêm nay bọn họ xuất phát, phương hướng di chuyển là đi theo hướng tây bắc, nghe nói dự định đi về phía Nhạn Hồi cốc."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lập tức xem xét hai khối ngọc giản.

Sau một lát, hắn xem hết ngọc giản, Đương Thanh sơn và Nhạn Hồi cốc đều ở mặt phía nam, hơn nữa cách nghĩa địa rất xa, căn bản không thể đi ngang qua nơi đây.

Nhưng...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đưa ngọc giản của Yến Minh Họa cho Lệ Liệp Nguyệt nói: "Lệ sư tỷ, ngươi cũng xem bản đồ một chút"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng xem xét.

Chẳng mấy chốc nàng đã xem hết ngọc giản, sau đó nói: "Bây giờ tu vi của chúng ta đều không cao, nếu muốn ra tay, lúc này phải bắt đầu chuẩn bị."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sắc trời đã dân tối, nói: "Tất và Đề chưa trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều đã gặp nạn.

"Cơ hội lần này, mặc dù không được bỏ lỡ, nhưng phải lấy cẩn thận làm trọng!"

"Hai người các ngươi cùng hành động, chỉ cần dẫn người tới nơi này, đừng đối đầu chính diện với vị quỷ thần kia."

Chương 1739: Đường ban đêm (1)

"Nếu giữa chừng có biến cố gì, hoặc là gặp phải nguy hiểm, lập tức rút về nơi đây, đừng gắng gượng chống đỡ."

"Ngoài ra..."

"Đừng cách quỷ thần quá gần!"

"Tất" và "Đề" đã gặp nạn?

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa nghe vậy đều khẽ giật mình, nhưng hai người nhanh chóng phản ứng lại.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức trả lời: "Sư đệ yên tâm, ta không có việc gì"

Yến Minh Họa cũng nói: "Bùi đạo hữu không cần lo lắng, mặc dù hiện tại tu vi bị áp chế, nhưng ta cũng có chút thủ đoạn."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, dù Lệ sư tỷ hay Yến Minh Họa đều là thiên kiêu mạnh nhất trong chín môn phái lớn, thuở nhỏ được coi trọng, dù tu vi bị áp chế, tông môn cho át chủ bài, cùng đủ loại thuật giữ mạng, lường trước sẽ không có khiếm khuyết.

Chỉ có điều, nhìn tên "Tất" và "Đề" trên bia mộ, lại vẫn không yên lòng.

Thế là, hắn vẫy tay, nhanh chóng lấy ra một mặt cờ xí nền đen hoa văn đỏ, chính là pháp bảo trấn vực Độ Ách uyên, [Tru Ác Kỳ] !

Bùi Lăng nói: "Món pháp bảo này phẩm chất cực cao, mặc dù tu vi hiện tại của chúng ta đều chỉ là Luyện Khí, không thể thôi động"

"Nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể dùng để giữ mạng"

Nói đến đây, hắn đột nhiên truyền âm giải thích cho Lệ Liệp Nguyệt: "Lệ sư tỷ, lá cờ là vật ở Độ Ách uyên, rất kháng cự người trong Thánh đạo ta."

"Ta chỉ có thể giao nó cho Yến Minh Họa."

"Lúc ngươi và nàng hành động đừng tách ra."

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời:

"Sư đệ không cần lo ngại, ta phân biệt rõ nặng nhẹ"

Thấy Lệ sư tỷ đồng ý, lúc này Bùi Lăng mới thầm thở phào, nói với Yến Minh Họa: "Yến đạo hữu, giao lá cờ này cho ngươi, đừng xảy ra chuyện."

Yến Minh Họa trịnh trọng tiếp nhận [Tru Ác Kỳ], sau đó nói:

"Bùi đạo hữu yên tâm, chuyến này ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối không phụ sự nhờ vả của ngươi!"

Bùi Lăng gật đầu, sau đó lại căn dặn: "Tất cả cẩn thận!"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều đáp: "Được"

Ngay sau đó, Lệ Liệp Nguyệt nói: "Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta xuất phát."

Chẳng mấy chốc bóng dáng hai người biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Bùi Lăng đứng thẳng bên cạnh mộ bia nhìn phương hướng bọn họ rời đi, cũng bắt đầu bố trí của mình.

Đương Thanh sơn.

Dư mạch.

Màn đêm buông xuống, trong một tòa sơn trại xây ở sườn núi đang đèn đuốc sáng trưng.

Từng tên sơn tặc thân thể khoẻ mạnh, vẻ mặt hung ác xách đao cầm cung, không ngừng đi lại, hô quát, lệnh cưỡng chế nô lệ vú già trong trại thu thập trang sức hòm xiểng, chuẩn bị di chuyển.

Trong lúc rối loạn, một sơn tặc tuổi trẻ gãi mặt, lớn tiếng trách mắng mấy nô lệ tăng tốc tay chân, sau khi hô quát một trận, hắn ta nhìn quanh hai bên, thấy không có người chú ý đến mình, lúc này mới tiến đến trước mặt đồng bạn, nhỏ giọng hỏi: "Quý ca, sao đại dương gia lại để khởi hành ban đêm?"

"Lúc này tối như bưng, rất rắc rối."

Sơn tặc gọi là Quý ca cười đắc ý, đưa tay vỗ đầu hắn ta một cái, khiến tên sơn tặc tuổi trẻ lảo đảo, rồi mới lên tiếng: "Ngươi có thể nghĩ tới, đại dương gia nghĩ không ra?"

"Đương Thanh trại chúng ta cũng không phải nhân vật nhỏ cá thối tôm nát gì, đi giữa ban ngày để chư vị đồng đạo chế giễu sao?"

Lúc này, chính đường sơn trại, ba tên thủ lĩnh đạo tặc bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt nham hiểm đang ở trần, đứng dưới một bức tượng thần cổ xưa lau sạch binh khí.

Mấy sơn tặc thân hình cao lớn đi tới từ ngoài cửa, khom mình hành lễ: "Gặp qua ba vị đương gia."

đại dương gia trong số đó cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Đi tìm xe ngựa chưa?"

Mấy tên sơn tặc kia nói: "Vâng, đã đi tìm tới, trong xe ngựa còn trải...

Còn chưa nói hết câu, đã bị đại dương gia cắt ngang: "Vậy ra tay đi, nhanh đưa thứ này lên"

"Vâng!" Đám sơn tặc đồng ý, chợt tiến lên, cẩn thận ôm quyền về phía tượng thần, rồi ba chân bốn cẳng chuyển nó ra khỏi điện thờ ban đầu, đặt vào một chiếc xe ngựa nỉ xanh đơn sơ ở ngoài cửa.

Ngay sau đó, bọn họ tìm dây gai buộc chặt tượng thần, tránh để trong lúc di chuyển, đi đường xóc nảy, tượng thần ngã ra khỏi toa xe.

dọn dẹp xong lại đi vào chính đường phục mệnh.

Ba vị đương gia không hề có ý kiểm tra, dù sao bức thần tượng này do tổ tiên lưu truyền tới nay, các lão nhân nhiều năm tận tâm chỉ bảo, muốn bọn họ bốn mùa tám tiết không được quên tế tự, một khi di chuyển cũng phải mang theo.

Vì vậy, bây giờ nâng trại di chuyển, mặc dù mang theo tượng thần, nhưng cũng lười tốn nhiều tâm trí.

Sau một lát, ba người lau binh khí xong, kiểm tra vật tùy thân, mặc ngoại bào, đại dương gia vừa buộc đai lưng vừa phân phó:

"Đi xem các con thu thập như thế nào."

"Không còn sớm sủa, nên xuất phát."

Sau một nén nhang, trong sơn trại dấy lên lửa lớn rừng rực, sơn tặc Đương Thanh trại đi đường núi quanh co, xuất phát về phía Nhạn Hồi cốc.

Gió đêm nghẹn ngào như khóc như tố, cảm giác nóng rực sau lưng từ từ đi xa, sự lạnh lẽo đặc biệt của ban đêm dần xâm nhập tới.

đại dương gia, Nhị đương gia, Tam đương gia ngồi trên lưng ngựa, được rất nhiều sơn tặc vây quanh, cất bước đi ở vị trí gần phía trước đội ngũ, xe ngựa chở tượng thần thì do hai thớt ngựa già yếu không chịu nổi chạy chậm lôi kéo, đi tít phía sau.

Chương 1740: Đường ban đêm (2)

Vừa giám sát đội ngũ tiến lên, ba người vừa khẽ nói chuyện: "..

Thành chủ Lý Kiển thành thật sự quá ngu ngốc vô đạo, quan đạo đổ sụp lâu như vậy, lại không chịu tu sửa!"

"Đến mức thương đội đã đổi đi đường khác từ ba năm trước, liên lụy chúng ta lâu rồi không thu được tiền, không thể không ra tay với thôn trấn xung quanh"

"Tên quan ngu si kia, thật sự nên giết!"

"Những thôn trấn ở Đương Thanh sơn này nghèo rớt mùng tơi."

Nhị đương gia lắc đầu, thở dài nói: "Đâu có chất béo gì? Các huynh đệ đều cần ăn cơm, hiện tại di chuyển là không đi không được."

"Nếu không chúng ta kinh doanh ở chỗ này nhiều năm, chỉ riêng tòa trại này đã hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tâm lực, sao nỡ từ bỏ?"

đại dương gia ngẩng đầu nhìn màn đêm một chút, an ủi: "Đừng sa sút tinh thần như vậy, bởi vì cái gọi là cũ không đi mới không tới. Lần này chúng ta phải đến Nhạn Hồi cốc, ta đã sớm sai người tìm hiểu qua, chỗ kia ngoại trừ quan đạo còn có đường thủy."

"Rất nhiều dê béo qua lại, thương đội nhiều vô số kể"

"Sau khi huynh đệ chúng ta đi, chỉ cần có thể dừng chân, nhất định có thể lên một tầng lầu, sống ngày tháng tốt hơn lúc trước!"

"Chỉ có điều, đội ngũ nơi đó tốt xấu lẫn lộn, chúng ta cũng phải làm bảng hiệu sáng một chút."

"Có một vài kẻ cứng đầu, đừng chọc vào thì hơn."

"Ví dụ như vị Tổng tiêu đầu Phúc Nguyên tiêu cục kia là cao thủ hạng nhất, một người có thể giải quyết ba huynh đệ chúng ta"

Lúc này Nhị đương gia nói: "Đại ca yên tâm, trong giang hồ có ai không biết Tổng tiêu đầu? Sao lại đi đánh chủ ý với Phúc Nguyên tiêu cục?"

"Rắc rối thật sự, e rằng vẫn là những cao thủ thanh danh không hiển hách kia"

Tam đương gia cười âm hiểm một tiếng, nói: "Vậy cũng không sao, chính diện không được, hạ dược là được."

"Còn không được nữa, mở tiệm ăn gái điếm ở dưới chân núi làm tai mắt, nếu là loại thiếu niên cao thủ mới vào giang hồ, cứ vừa đấm vừa xoa lừa gạt hắn nhập bọn, như thế mặc kệ hắn là cao thủ thế nào, không phải cũng thành người của chúng ta?"

đại dương gia nói: "Trước tiên dừng chân ở Nhạn Hồi cốc, lại nói những điều này. Ôi, thời thế càng ngày càng không tốt, ngay cả sơn tặc chúng ta cũng kiếm ăn khó khăn"

"Còn không phải sao?" Nhị đương gia than thở: "Nhớ kỹ mười năm trước, chúng ta xuống núi một chuyến, lần nào không phải vàng bạc tài bảo đến tay, có bảo bối hiếm lạ gì chưa thấy qua?"

"Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, đại xứng phân kim... Đây mới là cuộc sống mà hảo nam nhỉ nên sống!"

"Mấy năm nay lại càng ngày càng tệ..."

"Chờ đến Nhạn Hồi cốc, chúng ta nhất định phải làm rất tốt!"

Ba người trò chuyện một chút, chợt phát hiện xung quanh càng ngày càng yên tĩnh.

Côn trùng kêu vang, gió đêm, tước gáy... Không biết tất cả tiếng trời đã mất tích từ lúc nào.

Chỉ có tiếng bước chân đạp đá lẹt xẹt, cùng tiếng vọng âm trầm đơn điệu trong rừng khi móng ngựa đạp xuống đường núi.

Dường như vạn vật trên thế gian đều đã chết đi vào thời khắc này, chỉ có bọn họ cô độc tiến lên, yên tĩnh làm người ta sợ hãi.

Dần dần, ba người lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Lúc ban ngày bọn họ cũng đã thăm dò con đường này, nhưng bây giờ lại càng đi càng xa lạ.

Hai bên đường, cỏ hoang mọc cao, cây hỗn tạp mọc thành bụi, trong tầm mắt hoang vu tĩnh mịch, vô cùng lạ lẫm, tất cả chưa từng gặp qua. Hơn nữa, những dấu hiệu để lại lúc ban ngày đã biến mất toàn bội!

Đây là đi nhầm đường?

Nghĩ tới đây, đại dương gia lập tức phân phó: "Ngừng một chút!"

Đội ngũ không chút do dự, lập tức dừng lại.

đại dương gia gọi người dò đường ban ngày tới, hỏi: "Đây là nơi nào?"

Người kia nhìn qua hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ chung quanh, nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói: "Không, không biết...

Xoạt!

đại dương gia giơ tay chém xuống, một đao chém chết hắn ta ngay tại chỗ, lãnh đạm nói: "Phế vật!"

Sau đó, hắn ta phân phó: "Quay đầu, đi trở về!"

Đám sơn tặc lập tức đáp: "Vâng!"

Sau khi đội ngũ rối loạn một trận, bắt đầu thay đổi phương hướng, quay về con đường lúc đến.

"Bộp, bộp, bộp..."

Đám người rời đi không lâu, trên con đường mòn tối tăm, thi thể bị đại dương gia chém chết đột nhiên nhúc nhích, nhanh chóng xoay người bò lên, hơi cứng ngắc cất bước, đi về phía đội ngũ.

Gió đêm nghẹn ngào, từng ngọn đuốc cháy hừng hực không ngừng lay động, soi sáng ra hình bóng lay động.

Sau nửa canh giờ, đội ngũ sơn tặc dừng lại lần nữa.

Sắc mặt ba vị đương gia đều rất xấu, đi trở về, đường cũng càng chạy càng lạ lẫm!

Hiện tại, bọn họ căn bản không biết đã đi tới nơi nào!

"Đại ca, làm sao bây giờ?" Nhị đương gia thở sâu, trầm giọng hỏi, "Đi thẳng con đường phía trước cũng không đúng, chắc chắn vừa rồi chúng ta đã đi vào lối rẽ gì đó."

Tam đương gia nhíu mày nói: "Nơi này quá xa lạ... Tốt nhất tìm xem quanh đây có người hay nhà không, tìm nơi có người hỏi một chút."

Nhị đương gia lắc đầu nói: "Vừa rồi chúng ta đã đi nhiều dường như vậy, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Hơn nữa nhìn xung quanh đây cũng không giống dáng vẻ có người có nhà."

Tam đương gia nói: "Vậy làm sao bây giờ? Đi lên phía trước hay đi về sau?"

đại dương gia nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát, nói: "Quay đầu một lần nữa, cũng là nơi xa lạ, tiếp tục đi lên phía trước."

Chương 1741: Mê trận (1)

"Không tin đi dọc theo con đường này, ngay cả một gia đình cũng không gặp được!"

Nhị đương gia và Tam đương gia đều gật đầu: "Được!"

Thế là, đại dương gia hạ lệnh: "Tiếp tục đi tới"

Sau khi đội ngũ dừng lại chốc lát ngắn ngủi, lại xuất phát, ánh lửa sáng tối chập chờn soi sáng ra từng gương mặt mờ mịt.

Dưới màn đêm, ngọn đuốc lấm ta lấm tấm như một con ngựa to lớn uốn lượn giữa núi rừng, chậm rãi nhúc nhích.

Lại qua một đoạn thời gian, nhóm sơn tặc này chậm chạp không nhìn thấy bất kỳ nhà nào, ngược lại càng chạy càng vắng vẻ, cỏ cây xung quanh càng thêm rậm rạp, hiển nhiên ít ai lui tới.

Nhiệt độ chung quanh cũng không ngừng hạ xuống, âm khí tản ra, trên mặt đất xuất hiện sương tuyết màu xám đen, dường như không phải đang đi tới địa bàn người sống.

Ba vị đương gia càng ngày càng cảm thấy việc này cổ quái, đang lúc bọn họ do dự có nên tiếp tục tiến lên không, dường như phía trước xuất hiện một bóng người.

Chỉ có điều, dưới màn đêm dựa vào ngọn đuốc chiếu sáng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một hình dáng mơ hồ.

Ba vị đương gia cực kỳ vui mừng, đại dương gia lập tức nói: "Đi qua hỏi đường!"

Đội ngũ lập tức tăng thêm tốc độ, đến gần bóng người.

"Hí hí hii hi.... hi...."

Nhưng lúc này con người mà ba người bọn họ đang ngồi lại dừng bước không tiến, lộ ra vẻ bực bội.

Ba vị đương gia đang nghi ngờ, trong nháy mắt tọa kỵ của bọn họ lại yên tĩnh một cách quỷ dị, yên lặng tiến lên.

Thế là, đội ngũ tiếp tục tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh.

lộ) phía trước của bọn họ, bóng người mơ hồ ảm đạm kia vẫn đứng tại chỗ, không di chuyển chút nào.

Nhưng mặc kệ đội ngũ tăng thêm tốc độ thế nào, từ đầu đến cuối không thể đến gần bóng người kia.

Dường như khoảng cách của đôi bên chưa từng bị rút ngắn!

Dần dần, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp.

đại dương gia lập tức nắm chặt dây cương muốn dừng lại, nhưng tọa kỵ không phản ứng chút nào, tiếp tục đi tới.

Hắn ta thay đổi sắc mặt, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng ngay sau đó lại nghe Nhị đương gia và Tam đương gia bên cạnh đồng thời hoảng sợ nói: "Ngựa không nghe sai khiến!"

"tọa kỵ trúng tà!"

Nghe vậy, đại dương gia không nhịn được cảm thấy tế cả da đầu, lúc này hắn ta không chút do dự nói: "Dừng lại! Lập tức quay đâu!"

Vừa nói xong, một đám sơn tặc đã thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, bóng người vẫn đứng ở phía trước đã biến mất không thấy gì nữa, trên vùng đồng bằng mênh mông, ngôi mộ cô độc đứng thẳng, mộ bia không có chữ yên tĩnh đứng sừng sững.

Bóng đêm mênh mông, gió tây tiêu điều.

Mộ bia không một chữ đứng sừng sững trước phần mộ cô quạnh, trầm mặc lại quỷ quyệt.

Ba vị đương gia đã nắm chặt dây cương tọa kỵ tới cực điểm, miệng ngựa bị kéo ra từng tia từng sợi bọt máu, nhưng vẫn như chưa tỉnh, tiếp tục đi về phía mộ bia.

Trong lòng ba vị đương gia lập tức sinh ra một luồng ý lạnh mãnh liệt.

Những sơn tặc khác thấy ba vị đương gia còn đang đi lên phía trước, trong chốc lát không biết nên đuổi theo hay nghe lệnh quay đầu, đội ngũ rối loạn tưng bừng.

Lúc này, thấy ngựa không nghe sai khiến, đại dương gia lập tức hất dây cương ra, vội vàng nhảy người lên, nhảy xuống từ trên lưng ngựa.

Cuối cùng Nhị đương gia và Tam đương gia cũng kịp phản ứng, dùng cả tay chân tung người xuống ngựa.

Ba người vừa xuống, vẻ mặt Nhị đương gia lập tức hơi hốt hoảng nói: "Đại ca, nơi này hơi tà môn!"

đại dương gia bực bội nói: "Lão tử biết!"

Sắc mặt Tam đương gia hơi phát xanh, thấp giọng nói: "Mau chóng rời đi!"

đại dương gia khẽ gật đầu, lúc này ném ngựa lại, quay đầu nhìn về một đám sơn tặc quát: "Đi trở về!"

Dưới sự hô quát của hắn ta, đội ngũ hoảng loạn một trận ngắn ngủi, rồi thay đổi phương hướng bắt đầu đi trở về.

Ngọn đuốc lấm ta lấm tấm uốn lượn trong màn đêm, gió tây trùng điệp thổi qua, cây hỗn tạp chập chờn, cỏ dài đổ rạp, khí tức âm u lạnh lạnh lẽo tản ra, đêm trống trải yên tĩnh như chết.

Cứ đi về phía trước, ngày lúc ba vị đương gia tưởng đã rời khỏi khu nghĩa địa tà môn kia, đã thấy một khối mộ bia lẻ loi trơ trọi không có chữ lại xuất hiện trong bóng tối phía trước!

Cả người ba vị đương gia lập tức cứng đờ, một đám sơn tặc phía sau cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh bay lên cột sống.

Lần này không cần đại dương gia phân phó, tất cả sơn tặc đều chỉnh tề dừng lại.

đại dương gia hít sâu một hơi, lúc này chỉ vào một thủ hạ nói:

"Ngươi! Đi đập thứ quỷ kia ra!"

Tên sơn tặc kia lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng hô: "đại dương gia, ta...

Xoạt!

Còn chưa nói ra miệng lời từ chối, đại dương gia đã giơ tay chém xuống!

Phốc...

Cái đầu bay lên trời cao, máu nóng trong lỏng ngực bắn tung toé ra, mưa máu bay lả tả vẩy xuống, thể xác sơn tặc cũng theo đó mềm nhũn ngã xuống.

Sắc mặt đại dương gia dữ tợn, lại chỉ vào sơn tặc thứ hai sau lưng nói: "Ngươi đi!"

Vẻ mặt tên sơn tặc kia sợ hãi, cũng rất kháng cự nhưng không còn dám có bất kỳ từ chối gì, vội vàng trả lời: "Vâng, vâng..."

Lúc nói chuyện, hắn ta rút ra trường đao, cả gan đi từng bước một về phía mộ bia.

Mộ bia ở ngay phía trước, nhìn khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng tên sơn tặc này đi về phía trước, cảm giác khoảng cách giữa mình và đội ngũ sau lưng đã càng ngày càng xa.

Nhưng khoảng cách với mộ bia dường như chưa từng tới gần!

Chương 1742: Mê trận (2)

Màn đêm buông xuống, không trăng không sao, khắp nơi mênh mông tĩnh mịch, không nghe thấy chút tiếng động nào.

Thời gian dần trôi qua, tên sơn tặc này càng chạy càng chậm, tay cầm đao cũng vì quá căng thẳng mà bắt đầu run nhè nhẹ.

Lại đi chốc lát, thấy chậm chạp không thể tiếp cận mộ bia, tên sơn tặc này lập tức dừng bước lại, sau đó kiên trì quay đầu hô:

"đại dương gia, cái mộ bia này..."

Mới nói ra được một nửa, sắc mặt sơn tặc lập tức cứng đờ, ngay sau đó một luồng ý lạnh vô cùng mãnh liệt lập tức lan khắp toàn thân hắn ta.

đại dương gia, Nhị đương gia, Tam đương gia, còn có tất cả huynh đệ sau lưng đều biến mất!

Trong mảnh nghĩa địa này chỉ có một mình hắn ta!

Một cơn gió âm u lạnh lẽo đột nhiên thổi tới, tên sơn tặc này vô thức quay người, lập tức phát hiện, vừa rồi dù làm như thế nào cũng không thể tới gần mộ bia kia, bây giờ lại đứng ở trước người mình.

Trên mộ bia trống rỗng, không có một chữ nào, lại có máu tươi như vô cùng vô tận chảy mạnh ra từ bên trong, trong nháy mắt thẩm thấu mặt đất xung quanh...

"A!"

Tên sơn tặc này hoảng sợ lùi lại, vừa lui hai bước đã bị cỏ dài làm trượt chân, trong miệng hắn ta la to, lộn nhào đứng dậy, liều mạng bỏ chạy về phương xa.

Trường đao rơi xuống đất, sơn tặc hoàn toàn không rảnh đi nhặt, sự sợ hãi to lớn đã hoàn toàn chiếm lấy tinh thần của hắn ta, khiến lúc này hắn ta không rảnh suy nghĩ gì hết, chỉ biết là vùi đầu lao nhanh giữ mạng.

"Dát, dát, dát...

Không biết từ chỗ nào vang lên mấy tiếng quạ gáy, tiếng vang khàn giọng chói tai càng có vẻ không rõ.

Xung quanh càng ngày càng lạnh, như rơi vào hầm băng.

Sương tuyết màu xám đen lặng yên lan tràn.

Đột nhiên, sơn tặc thấy trong vùng bỏ hoang trống rỗng phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa nỉ xanh đơn sơ.

Hắn ta lập tức nhận ra, đây là Đương Thanh đại tiên mà Đương Thanh trại bọn họ cung phụng!

Trên khuôn mặt vốn vô cùng tuyệt vọng của sơn tặc lập tức xuất hiện ra sự hy vọng dày đặc!

Đúng vậy, Đương Thanh đại tiên là đại tiên mà Đương Thanh trại bọn họ tế tự, nhất định có thể phù hộ hắn ta!

Nơi này tà môn như thế, quỷ quyệt như thế, tất nhiên là có yêu ma quấy phá, trong tình huống này chỉ có Đương Thanh đại tiên có thể che chở hắn ta!

Lúc này, ngựa kéo xe chạy chậm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng chẳng biết các huynh đệ phụ trách trông giữ xe ngựa đã đi đâu.

Nhưng hiện tại tên sơn tặc này hoàn toàn không để ý tới những điều này, lúc này hắn ta tăng thêm tốc độ, chạy như điên về phía xe ngựa.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đã đến trước mặt xe ngựa, đang muốn tiến lên kéo màn xe ra, mời đại tiên bên trong ra, nhưng ngón tay vừa chạm vào xe ngựa, toàn bộ toa xe ầm vang đổ sụp như huyễn ảnh.

Lộ ra vẻ ngoài Đương Thanh đại tiên ở bên trong.

Khuôn mặt tượng thần kia như là dã thú, thân thể như nam tử tráng kiện, mắt báo mồm hổ, môi lưỡi khẽ nhếch, hai cái răng nanh vô cùng sắc bén lộ ra bên ngoài, thỉnh thoảng trong mắt lại lướt qua một tia sáng ảm đạm, vẻ mặt lạnh băng hung bạo như sẽ vùng lên thôn phệ người ta tùy thời tùy chỗ.

Sơn tặc lập tức "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu, nói lẩm bẩm: "Đương Thanh đại tiên, tín nam là người trong Đương Thanh trại, xưa nay cung phụng đại tiên"

"Cầu đại tiên cứu mạng!"

"Tín nam nguyện lập từ thiết tế đại tiên, lại làm kim thân!"

"Cầu đại tiên cứu mạng! Cầu đại tiên cứu mạng! !"

Cùng lúc đó, trên khoảng đất bằng trống trải trước mộ bia, gió đêm nghẹn ngào, cô dài lật sóng.

đại dương gia, Nhị đương gia và Tam đương gia nhìn mộ bia quỷ quyệt phía trước, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vừa nãy phái tên thủ hạ kia đi qua, cứ đi về phía trước, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ở trong bóng tối, mặc cho bọn họ gọi tên của đối phương như thế nào, đều không có bất kỳ đáp lại gì.

Lại chết một thủ hạ!

Nghĩ tới đây, đại dương gia lập tức nói: "Hướng phải đi! Đổi phương hướng."

"Vâng... Vâng!"

Đám sơn tặc lập tức đồng ý, nhưng rõ ràng trong giọng điệu đã mang theo sự sợ hãi mạnh mẽ.

Ngọn đuốc do dự tại chỗ một trận, liền di chuyển về phía bên phải.

Đội ngũ nhanh chóng rời đi, trong nghĩa địa, thi thể bị đại dương gia chém chết chậm rãi đứng lên, sau đó bước về phía đội ngũ.

Cây cỏ hỗn tạp tiêu điều, lá rụng rào rào, khí tượng suy bại trông đặc biệt đáng sợ ở dưới ánh lửa.

Sơn tặc Đương Thanh trại vội vàng đi trong màn đêm, không khí vô cùng ngột ngạt, không có bất kỷ người nào có tâm tư nói chuyên.

Nhưng đi không bao lâu, ba vị đương gia lập tức thấy phía trước lại xuất hiện toà mộ bia không có một chữ kia!

Lần này, đại dương gia đã không còn dám phái người tới đập mộ bia, mà trực tiếp hạ lệnh: "Đổi đường!"

Vẻ mặt đám sơn tặc bên dưới đã trở nên vô cùng căng thẳng, nghe nói như thế, ngay cả tâm tư đồng ý cũng không có, bước chân hốt hoảng đuổi theo ba vị đương gia.

Nhưng chẳng mấy chốc một tên sơn tặc đi ở sau cùng bị tảng đá vấp ngã một phát, lúc lại ngẩng đầu lên đã thấy xung quanh bóng đêm mênh mông, cây hỗn tạp quạ đen, giữa cành lá màu xám đen như có vô số đôi mắt nhìn không thấy đang nhìn mình chằm chằm từ chỗ tối, phóng tầm mắt về phía trước đã không thấy bóng dáng đội ngũ...

Chương 1743: Đương Thanh đại tiên

Đám sơn tặc tiếp tục đi đường, nhưng tiếp theo dù bọn họ đi phương hướng nào, dù tốc độ bọn họ là nhanh là chậm, cuối cùng sẽ trở lại trước mặt mộ biat "Dát, dát, dát..."

Chung quanh yên tĩnh như chết, tiếng kêu đơn điệu chói tai của quạ đêm làm người ta sợ hãi.

Ánh lửa chiếu vào bóng đêm đen kịt, hoang đã trống trải, không che không cần, lại như có vô số ánh mắt yên tĩnh, lạnh băng nhìn mỗi một hành động của bọn họ.

Cảm giác dò xét mạnh mẽ khiến sống lưng mọi người phát lạnh, tê cả da đầu.

Đám sơn tặc càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng xao động.

Phát hiện bầu không khí đội ngũ khác thường, đại dương gia hít sâu một hơi, đang muốn quát lớn thủ hạ, đã thấy Tam đương gia đột nhiên nhích lại gần, rất nhỏ giọng nói: "Đại ca, số người không đúng, rất nhiều huynh đệ đã mất tích!"

Nghe vậy, đại dương gia thay đổi sắc mặt, lập tức quay đầu, bắt đầu kiểm tra nhân số, chẳng mấy chốc phát hiện thiếu đi tròn mười mấy người!

Trong lòng dại dương gia lập tức tràn ra một luồng ý lạnh sâu tận xương tủy, nắm chặt bội đao bên hông. Bên cạnh, Nhị đương gia hơi run rẩy nói: "Sao, xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Tam đương gia cũng rất khó coi trả lời: "Ta cũng không biết, vừa mới phát hiện..."

Bọn họ đang nói...

"A!"

Đội ngũ đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu to hoảng sợ của một sơn tặc.

Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu lại, đã thấy phía sau đội ngũ rối loạn tưng bừng, xen lẫn tiếng la hét ầm ĩ vô cùng sợ hãi: "Đừng tới đây! Là đại dương gia, là đại dương gia giết các ngươi...

"Oan có đầu, nợ có chủ, không liên quan đến chúng ta... Không liên quan đến chúng ta!"

"Trốn! Mau trốn!"

"Lão tử không muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa!"

"Các huynh đệ mau trốn..."

Đám sơn tặc vô cùng hoảng sợ la to, phát tiết sự sợ hãi trong lòng, tình cảnh sau đó càng ngày càng hỗn loạn.

Chẳng mấy chốc, mấy sơn tặc nhát gan như nghĩ tới điều gì đó, co cẵng bỏ chạy.

Ngay sau đó, những sơn tặc khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao bỏ chạy về bốn phương tám hướng.

đại dương gia lập tức lấy lại tinh thần, tức giận nói: "Đều trở về!"

Đám sơn tặc nghe vậy càng trốn nhanh hơn, thậm chí có ít người vì ẩn nấp tung tích đã ném ngọn đuốc đi, đâm đầu thẳng vào bóng đêm mịt mờ, không còn tâm tư nghe mệnh lệnh của đại dương gia.

Ba vị đương gia vô cùng tức giận, đang muốn giết gà dọa khỉ, làm thịt mấy tên thủ hạ để lập uy, đã thấy có hai bóng người không đầu hơi có vẻ cứng ngắc chậm rãi đi tới từ phía sau.

Dù quần áo trên người hai bóng người này dính đầy vết máu, ba vị đương gia cũng rất quen thuộc, trên cổ hắn ta có vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề, hiển nhiên là bị người một đao chém đầu, trong lồng ngực còn đang không ngừng tuôn ra máu tươi, ào ạt chảy xuôi.

Đây là hai tên sơn tặc vừa bị đại dương gia chém chết!

Không, phải nói, là thi thể hai tên sơn tặc kia!

Một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt lập tức bao phủ ba vị đương gia.

Đi nhầm vào nghĩa địa... Thủ hạ mất tích... Tử thi không đầu theo sát ở phía sau...

Ba tên đương gia lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, đại dương gia nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Trốn!"

Nói xong, hắn ta cũng như những sơn tặc khác, trực tiếp chọn một phương hướng bỏ chạy.

Lúc này, cuối cùng Nhị đương gia và Tam đương gia cũng như mới tinh từ trong mộng, hai người đều đã sợ võ mật, ngay cả câu đầy đủ cũng nói không nên lời, hốt hoảng đi theo bước chân đại dương gia...

Bóng đêm tràn ngập, vùng bỏ hoang trống không.

Giữa cỏ dài vàng úa, một bức tượng thú nhân ngồi xếp bằng.

Khuôn mặt hắn ta hung bạo, trong mắt báo màu vàng đục thỉnh thoảng lướt qua một tia sảng ảm đạm, lạnh băng sâm nhiên, tản ra khí tức tàn nhẫn lãnh khốc.

Gió tây nghẹn ngào, cỏ cây suy yếu, trong màn đêm lạnh run, mười mấy tên sơn tặc rất cung kính quỳ sát xung quanh, đều đặt trần chạm đất, vô cùng cung kính "Đương Thanh đại tiên, pháp lực vô biên..."

"Cầu đại tiên cứu mạng!"

"Nếu đại tiên phù hộ lần này tín nam bình an vượt qua, ngày sau nhất định ngày ngày dâng hương cung phụng, bốn mùa tám tiết tự không ngừng, không dám chậm trễ chút nào..."

"Đại tiên chiếu cố, tín nam nguyện cả đời làm..."

Lúc này, lại có mấy tên sơn tặc chật vật trốn đến, vừa thấy tượng thần đại tiên, đầu tiên những sơn tặc này khẽ giật mình, chợt rối rít kịp phản ứng.

Nơi quỷ quái này tà môn như thế, đi như thế nào cũng không đi ra được, đi như thế nào cũng gặp phải khối mộ bia không có chữ kia, chắc chắn bọn họ đã gặp quỷ quái!

Cho dù ba vị đương gia có võ nghệ cao cường, cũng chỉ là nhục thân phàm thai, hiện tại khó bảo vệ bản thân, căn bản không đáng tin cậy.

Chỉ có tiên thần như Đương Thanh đại tiên mới có thể phù hộ bọn họi Nghĩ tới đây, những sơn tặc mới tới này cũng đi theo đến trước mặt tượng thần, rối rít quỳ xuống đất khẩn cầu: "Cầu đại tiên phù hộ, tín nam nguyện làm chó săn cho đại tiên..."

"Đại ân đại đức của đại tiên, suốt đời khó quên..."

"Cầu đại tiên khai ân..."

"Đại tiên pháp lực vô biên, tà ma lui tán!"

Chẳng mấy chốc, lại có một nhóm sơn tặc đến đây, cũng như những người phía trước, trong chớp mắt thấy tượng thần Đương Thanh đại tiên, bọn họ không do dự chút nào gia nhập vào trong...

Chương 1744: Đen trắng điên đảo (1)

Lúc này, thoạt nhìn càng ngày càng nhiều sơn tặc tới đây, Bùi Lăng cảm thấy vững tâm, cực kỳ tốt, kế hoạch rất thuận lợi!

"Tu vi đã khôi phục Trúc Cơ tiền kỳ..."

"Sợ hãi còn hiệu quả cao hơn máu tươi rất nhiều rất nhiều."

"Chỉ là thu thập cũng rắc rối hơn là máu tươi..."

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng thấy lại có ba tên sơn tặc khí huyết đặc biệt dư thừa, vẻ mặt hốt hoảng chạy tới từ đằng xa.

Hình dáng tướng mạo ba người này âm tàn, trong tay đều cầm trường đao ra khỏi vỏ, lúc sợ hãi cũng không che đậy vẻ hung ác.

Là ba vị đầu lĩnh của nhóm sơn tặc này...

Người đã đông đủ!

Lúc này, ba vị đương gia nhìn thấy tượng thần đại tiên, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng giống những sơn tặc khác, đi vào trước mặt tượng thần, quỳ sát dưới đất.

"Cầu đại tiên phù hột! Tín nam cung phụng đại tiên từ đời tổ tiên, bốn mùa tám tiết tế tự không ngừng, cầu đại tiên đừng so đo sự lạnh nhạt những năm gần đây, chỉ cần lần này có thể bình an rời đi, tín nam nguyện tạo nên kim thân cho đại tiên, ngày ngày kính hương cung phụng..."

"Cầu đại tiên xua tan tà ma, cho ta rời đi..."

"Đại tiên là đại tiên của Đương Thanh trại ta, nếu Đương Thanh trại bị diệt ở đây, không còn ai cung phụng đại tiên nữa..."

"Cầu đại tiên hiền linh... Cầu đại tiên khai ân..."

"Đại tiên cứu mạng! !!"

Ngay chớp mắt bọn họ quỳ xuống khẩn cầu, Bùi Lăng lập tức cảm thấy từ trong tối tăm có một loại liên hệ khó mà miêu tả, vô cùng huyền bí, trong nháy mắt kết nối hắn với một sự tồn tại nào đó.

Như có vô số sợi tơ nhìn không thấy kéo dài ra từ trong cơ thể mình, chui vào hư không, trùng điệp mở rộng ra, âm vang liên hệ với Đương Thanh đại tiên chân chính!

[Thực Nhật bí lục], tranh đạo bắt đầu!

Dưới bóng đêm, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, cỏ dài chập trùng như sóng.

Một khung xe ngựa nỉ xanh đơn sơ dừng ở trên hoang dã, ngựa lôi kéo mặc cho gió đêm xé rách lông bờm, không nhúc nhích dừng tại chỗ.

Màn xe không ngừng lay động, lộ ra một bức tượng thần màu sắc ảm đạm ở bên trong.

Hắn ta đầu thú thân người, cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng tràn đầy dã tính và hung hãn, thỉnh thoảng trong tròng mắt màu vàng hiện lên một vòng sáng bóng lạnh băng.

Chính là Đương Thanh đại tiên!

Lúc này trông Đương Thanh đại tiên thường thường không có gì lạ, như một bức tượng đá bình thường đã lâu không có người chăm sóc, không nhìn ra bất kỳ nơi khác biệt nào.

Đột nhiên, trên thân tượng đá dâng lên từng tia từng sợi hắc khí.

Luồng khói đen này như khói như sương, càng ngày càng nhiều, chỉ một thoáng toàn bộ toa xe như rơi vào hầm băng, trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo.

Chẳng mấy chốc, sương tuyết màu xám đen dần xuất hiện, lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Con ngươi Đương Thanh đại tiên đột nhiên sáng lên.

Cái cổ, đầu ngón tay, đầu gối tượng thần... Vốn dĩ thể xác như vật liệu đá điêu khắc thành, theo thời gian dần trôi chuyển biến thành màu đỏng thau.

Khí tức của hắn ta bừng bừng dâng lên, càng ngày càng mạnh như là một hung thú ngủ say đã lâu bắt đầu thức tỉnh...

Khí tức bá đạo, tàn bạo, ngoan lệ như hỏa diễm bốc hơi, hừng hực thiêu đốt.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ thể xác Đương Thanh đại tiên chuyển biến thành thân đồng.

Tượng thần đột nhiên đứng lên.

Oanh!"

Xe ngựa nỉ xanh ầm vang nổ tung, trong khoảnh khắc nát thành bột mịn.

Trong hài cốt bay lả tả, toàn thân Đương Thanh đại tiên lóe ra màu đỏng nhanh chân đi ra từ bên trong.

Nó một phát bắt được con ngựa kéo xe, hởi hợt vừa dùng lực, con ngựa chỉ kịp hét thảm một tiếng, đã bị xé thành hai mảnh, nội tạng và máu tươi như huyết vũ hắt vẩy xuống, bắn tung toé đây đất.

Ngay sau đó, Đương Thanh đại tiên giơ thi thể con ngựa trong tay lên, đưa đến bên miệng, bắt đầu nhai nuốt từng ngụm.

"Két... Két... Két...

Thịt ngựa còn bốc hơi nóng, xương cốt trắng đục, nội tạng đủ mọi màu sắc... Đều bị Đương Thanh đại tiên nuốt nguyên lành.

Trong giây lát, lực lượng của nó có chỗ khôi phục.

Tiện tay ném thi thể con ngựa còn sót lại đi, Đương Thanh đại tiên xoay người đi về phía một phương hướng nào đó, lập tức phát ra một tiếng gào thét tức giận.

Đêm tối tràn ngập, cây hỗn tạp cỏ hoang.

"Dát... Dát... Dát..."

Tiếng quạ gáy thê lương quanh quẩn ở bên, càng thêm vẻ quỷ quyệt.

Một bức tượng thần đầu thú thân người ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh lẽo.

Vờn quanh một vòng, rất nhiều sơn tặc đang vô cùng nóng nảy quỳ lạy khẩn cầu.

Bùi Lăng toàn lực vận chuyển [Thực Nhật bí lục], trong hư không có vô số sợi tơ rút lấy một luồng lực lượng huyền diệu, không thể miêu tả, chỉ có thể cảm ứng, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Mệnh cách của Đương Thanh đại tiên đang bị hắn chiếm cứ từng chút một.

Từ trên bản chất, hắn càng lúc càng giống Đương Thanh đại tiên chân chính!

Đột nhiên, Bùi Lăng cảm thấy bên kia sợi tơ đột nhiên truyền đến một luồng lực lượng cực lớn tràn trề, giật mạnh sợi tơ.

Cùng lúc đó, một luồng khí tức bạo ngược bá đạo ầm vang bộc phát, dần bao phủ toàn bộ nghĩa địa.

Phát hiện tình huống như vậy, Bùi Lăng lập tức biết Đương Thanh đại tiên chân chính đã thức tỉnh!

Đáng tiếc, đã quá muộn!

Phần thắng duy nhất đối phương là sớm khôi phục khi còn chưa đi vào nghĩa địa, trợ giúp đội xe phá vỡ mê trận, tránh đi nơi đây.

Chương 1745: Đen trắng điên đảo (2)

Nhưng bây giờ, trừ khi đối phương có được thực lực tu vi Hợp Đạo kỳ trở lên, nếu không chỉ có một con đường chết!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cực kì bình tĩnh nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tranh đạo..."

"Leng keng! Hệ thống tranh đạo giúp ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khí tức của Bùi Lăng lập tức tăng vọt, chớp mắt đã từ Trúc Cơ kỳ, khôi phục được Phản Hư kỷ!

Trong chốc lát, lít nha lít nhít sợi tơ vô hình, vừa nãy còn không ngừng truyền đến lực kéo to lớn, thoáng cái đã tan thành mây khói.

Sợi tơ kéo căng tới cực điểm, chẳng mấy chốc từng luồng bản nguyên vô cùng tinh thuần, trong hệ thống uỷ thác [Thực Nhật bí lục] vận chuyển, chen chúc vào trong cơ thể của hắn.

Rống! !!

Ngay lúc này, một tiếng gào thét tràn ngập tức giận đột nhiên vang vọng toàn bộ màn đêm.

Tiếng rống này tràn ngập cuồng bạo và ngoan lệ, chấn nhiếp hồn phách.

Đáng sơn tặc đang quy lạy "Đương Thanh đại tiên" lập tức bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, không ngừng rối rít quỳ sát, té ngã trên đất, khóe miệng rướm máu.

Ba vị đương gia thể phách võ công đều mạnh hơn người tầm thường rất nhiều, lúc này cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ chấn động, khí tức bất ổn, trong chốc lát ngã trên mặt đất, tay chân bủn rủn, bò cũng không bò dậy được. Sắc mặt bọn họ vô cùng sợ hãi, tiếng rống kia... Tất nhiên là tà ma!

Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn khôi ngô xuất hiện.

Hắn ta đầu thú thân người, trong đôi mắt báo màu vàng đục hơi lấp lóe u quang, lạnh lẽo, hung tàn, bạo ngược.

Âm khí đậm đặc quấn quanh trên dưới cả người hắn ta, lúc đạp không mà đi, sương tuyết màu xám đen trôi nổi bồng bềnh, khí tức cuồng loạn trong nháy mắt quét ngang toàn trường, làm một đám sơn tặc đều tim đập rộn lên, gần như không thở nổi.

Thấy vị Đương Thanh đại tiên chân chính này giết tới đây, Bùi Lăng không hề bối rối.

Bây giờ mình bị hệ thống uỷ thác, tu vi đã khôi phục đỉnh phong.

Chỉ là một Đương Thanh đại tiên, không làm gì được hắn!

Hiện tại điều duy nhất cần lo lắng là những sơn tặc này nhận ra mình là giả...

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, những sơn tặc ngã trên mặt đất thấy Đương Thanh đại tiên chân chính đuổi tới, đều vô cùng hoảng sợ kêu lên: "Yêu... Yêu ma!"

"Đừng giết ta! Đừng giết ta!"

"Đừng sợ! Đương Thanh đại tiên ở đây, chắc chắn đại tiên sẽ phù hộ chúng ta!"

"Đương Thanh đại tiên cứu mạng! Đương Thanh đại tiên mau giết yêu ma kia!"

"Cầu đại tiên hiền linh, xua tan tà ma, trảm diệt yêu ma!"

"Đại tiên hiền linh! Cầu đại tiên hiền linh!"

Đám sơn tặc hoảng sợ muốn chết, rối rít bắt đầu cầu cứu Đương Thanh đại tiên.

Chỉ có điều, Đương Thanh đại tiên mà bọn họ đang cầu xin, lại không phải dương Thanh đại tiên chân chính, mà là Bùi Lăng đang mưu đoạt mệnh cách của Đương Thanh đại tiên!

Đúng vậy, bọn họ đang cầu xin Đương Thanh đại tiên giả, đuổi giết Đương Thanh đại tiên chân chính mà bọn họ cung phụng!

Lúc này, Đương Thanh đại tiên lại gầm lên giận dữ, nó đưa tay tìm kiếm trong hư không, lúc đảo mắt lòng bàn tay đã nắm chặt một thanh cự phủ cao mấy trượng, sau đó hung hăng chém về phía Bùi Lăng.

"vùi!"

Cự phủ phá không, tiếng gió lạnh thấu xương, khí tức bạo ngược và sát ý sâm nhiên đập vào mặt, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ nghĩa địa.

Không chỉ Bùi Lăng, tất cả sơn tặc đều bị bao trùm trong đó.

Đám sơn tặc đều là phàm nhân, tâm thần bị một búa này chấn nhiếp, trong đầu óc lập tức trống rỗng, chẳng những toàn bộ thể xác không thể động đậy chút nào, ngay cả tư duy cũng ngưng trệ theo.

Nhưng ngay chớp mắt búa ảnh sắp rơi xuống, một bàn tay màu vàng kim nhạt khổng lồ đột nhiên dâng lên từ đỉnh đầu Bùi Lăng, đón lấy búa ảnh từ chính diện.

Oanh!

Búa ảnh bị nghiền nát trong nháy mắt, sóng khí tản ra khắp nơi, hư không chấn động, khí thế của bàn tay khổng lồ không giảm, tiếp tục chụp vào Đương Thanh đại tiên.

"Rống!" Đương Thanh đại tiên rít lên một tiếng, tay nâng cự phủ xông tới bàn tay khổng lồ từ phía chính diện, mũi nhọn phá không, hổ hổ sinh phong, nhưng một kích toàn lực ứng phó của hắn ta lại có vẻ vô cùng yếu đuối, không chịu nổi một kích ở trước mặt bàn tay khổng lồ màu vàng kim nhạt, lúc này như là ruồi muỗi, bị bàn tay khổng lồ hung hăng đập xuống mặt đất một cái.

Oanh! !!

Mặt đất lập tức bị nên ra một cái hố sâu hình dạng chưởng ấn to lớn, chỉ nghe đáy hố dòng nước róc rách, nước ngầm đang không ngừng phun ra ngoài.

Toàn bộ thể xác Đương Thanh đại tiên chôn sâu trong đáy hố, nhưng hắn ta đã chịu một đòn nghiêm trọng này, trên dưới toàn thân không có một chút dấu vết bị thương.

Bàn tay màu vàng óng không tiếp tục truy kích, mà chậm rãi thu hồi vào sau lưng Bùi Lăng, biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn thấy tình cảnh này, một đám sơn tặc lập tức lấy lại tinh thần, rối rít cực kỳ vui mừng: "Đương Thanh đại tiên! Đương Thanh đại tiên hiền linh!"

Chương 1/46: Đại tiên hiền linh

"Chỉ là tà ma, dám làm càn trước mặt Đương Thanh đại tiên, thật sự muốn chết!"

"Đương Thanh đại tiên thần uy cái thết"

"Đương Thanh đại tiên pháp lực vô biên!"

"Tín nam khấu tạ đại ân đại đức của Đương Thanh đại tiên, đợi sau khi đặt chân, chắc chắn sớm chiều phụng dưỡng trước mặt đại tiên, không dám chậm trễ chút nào!"

"Ha ha ha ha ha... Tà ma này tự cao tự đại, tưởng chúng ta chỉ là phàm nhân thì có thể tùy ý trêu đùa. Hoàn toàn không biết, chúng ta là con dân của Đương Thanh đại tiên, loại cô mộ dã quỷ như hắn sao có thể đắc tội?"

"Hiện tại bị Đương Thanh đại tiên hàng phục, đều là đáng đời!"

"Chờ lão tử thở một chút, sẽ đi trong hố tè dầm, để tà ma này biết sự lợi hại!"

"Tạ Đương Thanh đại tiên... Tạ Đương Thanh đại tiên... Tà ma đã bị chế phục, cuối cùng chúng ta đã an toàn!"

Đám sơn tặc cao hứng bừng bừng, mồm năm miệng mười nói, lúc này rõ ràng Đương Thanh đại tiên lông tóc không tổn hao gì, nhưng lực lượng, khí tức, cảm ngộ, thân phận... Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu nhanh chóng tán loạn.

Thể xác như bách luyện tinh đồng của nó, lại bắt đầu hóa đá.

"Soạt": "soạt"Đáy hố, Đương Thanh đại tiên chật vật bò dậy, di chuyển một chân một cánh tay đã bị hóa đá, lội qua mặt nước thử leo ra hố sâu.

Nhưng ngay lúc hắn ta hoàn toàn đứng lên, sự hóa đá lan tràn đến toàn thân nó.

Con ngươi màu vàng đục, u quang dập tắt, đã mất đi một điểm linh tính cuối cùng, linh cơ hoàn toàn tản đi, hóa thành một đôi thạch đồng bình thường.

Răng rắc.

Trong chớp mắt tượng đá Đương Thanh đại tiên hình thành một đạo vết rách nhỏ xíu, theo một tiếng vang nhẹ nhàng, xuất hiện ở trước ngực hắn ta.

Ngay sau đó, vết rách này càng lúc càng lớn, coi đây là trung tâm, đường vân như mạng nhện lan tràn ra toàn bộ tượng đá.

Tạch tạch tạch két...

Tất cả vết rách không ngừng kéo dài, khuếch tán, sụp đổ, trong chớp mắt đã trải rộng toàn thân.

Trong giây lát, tượng đá vỡ thành một đống bột phấn như bụi xương, khí tức hung tàn bạo ngược như tuyết đọng gặp ánh mặt trời, không còn tồn tại.

Gió đêm thổi qua, trong lúc lặng yên đã hôi phi yên diệt.

"Leng keng! Tranh đạo thành công, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tu vi hiện tại của mình đã tiến thêm một bước.

Thành công chiếm cứ mệnh cách vị Đương Thanh đại tiên này, để tu vi của hắn trực tiếp tăng lên rất nhiều!

Đương nhiên, tu vi đạt tới Phản Hư kỳ, tu luyện là một quá trình khá dài.

Lúc này Bùi Lăng tăng lên những tu vi này, đủ đột phá từ Nguyên Anh kỳ đến Hóa Thần kỳ. Nhưng ở Phản Hư kỳ, lại chỉ là tu vi có chỗ tỉnh tiến, khoảng cách Phản Hư trung kỳ còn có sự chênh lệch rất xa xôi...

Thấy tà ma đã bị Đương Thanh đại tiên diệt trừ, ba vị đương gia lập tức mừng rỡ như điên, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Tổ tiên lưu truyền xuống đại tiên này, thật đúng là đại tiên!

Lần di chuyển này, cũng may dựa theo tổ huấn mang tượng thần đại tiên theo, nếu không chắc chắn sẽ bị tà ma nơi đây làm hại, chỉ sợ không một ai trốn thoát được!

Nghĩ tới đây, đại dương gia đã thổ ra một hơi, lập tức bò dậy từ dưới đất, ra sức dập đầu với "Đương Thanh đại tiên": "Đại tiên tốt bụng! Đại ân đại đức của đại tiên, tín nam suốt đời khó quên!"

"Nếu không phải đại tiên hiền linh, chỉ sợ trên dưới Đương Thanh trại không một ai may mắn thoát khỏi."

"Đại tiên như phụ mẫu tái sinh của Đương Thanh trại ta."

"Tín nam ở đây lập thê, ngày sau nhất định hương hỏa không ngừng, cung phụng không làm trái!"

Lúc này những sơn tặc khác cũng kịp phản ứng, bọn họ lập tức chống đỡ thân thể chưa khỏi hẳn, quỳ lạy "Đương Thanh đại tiên": "Đương Thanh đại tiên, pháp lực vô biên! Yêu sơn trại ta, cứu ta trong nước lửa! Từ nay về sau, chúng ta nhất định cẩn thận phụng dưỡng Đương Thanh đại tiên, hương hỏa cung phụng, tuyệt đối không sơ suất!"

"Đương Thanh đại tiên nhân hậu từ ái, chúng ta khấu tạ đại tiên ân điển...

"Đại tiên từ bi! Đại tiên từ bị!"

Nói xong, tất cả sơn tặc đột nhiên một người tiếp một người ngã xuống, toàn bộ đã hôn mê.

Trên vùng bỏ hoang, giữa cỏ dài, Bùi Lăng ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện.

Trong đêm tối, bóng hình xinh đẹp hiện lên, bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa song song hiện ra cách đó không xa.

Nhìn lướt qua xung quanh, Lệ Liệp Nguyệt ngắn gọn nói: "Lam theo điều Bùi sư đệ đã dặn dò trước đó."

Yến Minh Họa khẽ gật đầu: "Ta biết."

Lúc nói chuyện, nàng lấy ra một chiếc xe ngựa nỉ xanh đơn sơ từ trong túi trữ vật, lại giống như đúc xe ngựa trước đó chở Đương Thanh đại tiên.

Ngay sau đó, hai người đi ra phía trước, cùng chuyển Bùi Lăng vào toa xe.

Toàn bộ quá trình, Bùi Lăng như chưa tỉnh, còn đang không nhúc nhích tu luyện.

Bởi vì trước đó từng có hắn dặn dò, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa cũng không có nghi ngờ gì, chỉ cho là đây là nguyên nhân đặc thù từ truyền thừa "Chú".

Chẳng mấy chốc, hai người sắp xếp cẩn thận cho Bùi Lăng, lại bấm pháp quyết, giải trừ tất cả mê trận thiết lập xung quanh.

Sau khi làm xong tất cả, bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lại lặng yên biến mất.

Một lát sau, tất cả sơn tặc đột nhiên tỉnh táo lại.

Chương 1747: Nhạn Hồi cốc (1)

Bọn họ hốt hoảng nhìn quanh, lập tức phát hiện hoàn cảnh chung quanh khác biệt quá nhiều, vùng bỏ hoang hoàn toàn tĩnh mịch như lặng yên biến mất, côn trùng kêu vang tước gáy, mọi tiếng động lọt vào tai, một chiếc xe ngựa nỉ xanh yên tĩnh dừng ở cách đó không xa, phía trước xe ngựa có một con đường rộng rãi thẳng tắp, chầm chậm trải rộng ra...

"Cái đó là... Lối ra? !"

"Lối ra xuất hiện!"

"Đương Thanh đại tiên đại từ đại bi! Đây chắc chắn là Đương Thanh đại tiên phá trừ yêu ma tà thuật! Yêu ma cũng không thể làm hại chúng ta!"

"Nhanh! Nhanh rời khỏi nơi này!"

"Gấp cái gì! Có Đương Thanh đại tiên ở đây, tà ma tới chỉ có chịu chết..."

"Đúng! Mời Đương Thanh đại tiên đi ở trước nhất..."

Đám sơn tặc bò dậy từ dưới đất, bao gồm cả ba vị đương gia, trong chốc lát không phân biệt được trải nghiệm vừa rồi là hiện thực hay ác mộng.

Nhưng thấy xe ngựa Đương Thanh đại tiên hoàn hảo, lập tức tiến lên xem xét.

Ba vị đương gia nhanh chóng kiểm tra xe ngựa một lần, thấy tượng thân Đương Thanh đại tiên ở bên trong, dường như chưa từng động đậy, không khỏi thầm thả lồng một hơi.

Chỉ là ngựa kéo xe lại đã không thấy tăm hơi, lúc này không có chút do dự gì, lập tức gọi mấy tên thủ hạ thân thể khoẻ mạnh bổ sung làm sức kéo, tiến lên kéo xe.

Chẳng mấy chốc, đám sơn tặc làm xong tất cả chuẩn bị, vội vã bước đến lối ra...

Bóng đêm lạnh, cỏ hoang không tới đầu gối.

Lúc gió tây thổi qua, mọi tiếng động âm u tĩnh mịch.

Một nhóm thanh niên trai tráng vây quanh một chiếc xe ngựa nỉ xanh đơn sơ đi về phía trước.

Giây lát sau, đám sơn tặc rời khỏi khu vực nghĩa địa, tiếng động ồn ào xung quanh lập tức rực rỡ, không còn âm u đây tử khí như trước đó, u ám vắng vẻ. Âm khí vốn đậm đặc thấu xương cũng biến mất không thấy gì nữa, vào lúc đêm khuya lại cảm thấy một trận ấm áp quanh quẩn.

Tất cả sơn tặc đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi ra!

đại dương gia lập tức hạ lệnh: "Đừng dừng lại! Tăng tốc độ, nhất định phải nhanh chóng chạy tới Nhạn Hồi cốc!"

Đám sơn tặc đồng loạt đáp: "Vâng!"

Toàn bộ đội ngũ đột nhiên tăng tốc độ, cỏ dài bị đá rung lên "xoạt xoạt", ba vị đương gia liên tục hò hét, cầm trường đao trong tay tự mình đốc thúc.

Trong xe, Bùi Lăng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, hắn còn đang trong hệ thống uỷ thác, tiếp tục tu luyện [Thực Nhật bí lục].

Cực kỳ tốt!

Rời khỏi địa giới ngôi mộ vắng vẻ!

Hiện tại hắn là vị đại tiên đang di chuyển kia!

Sau đó chờ đám sơn tặc này đi Nhạn Hồi cốc, chắc hắn có thể đạt được khối lãnh địa thứ hai.

Đây là một bắt đầu...

Trong bóng đêm mịt mờ, cô mộ độc bia lẻ loi đứng đó.

Hai bóng dáng xinh đẹp như tiên, yểu điệu thướt tha chầm chậm hiện ra bên cạnh mộ bia.

Lệ Liệp Nguyệt váy đen lượn quanh, càng làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết, dung mạo như ngọc; Yến Minh Họa cung trang phức tạp, trâm vòng từng đống, xinh đẹp không gì sánh được.

Thấy Bùi Lăng thành công rời khỏi mộ phần, hai người lập tức yên lòng.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu nói: "Rất không tệ, lô đỉnh ký danh, lần này ngươi lập công lớn"

Nghe vậy, vẻ mặt Yến Minh Họa lạnh nhạt, bây giờ nàng nghe hai chữ "lô đỉnh" đã không còn tức giận nữa, lập tức nhân tiện nói:

"Mấy ngày kế tiếp, chúng ta nhất định phải bảo vệ mộ bia thật tốt."

"Tất nhiên" Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, trên bia mộ có bốn quy tắc, một cái cuối cùng trong đó là mộ bia võ người chết!

Bởi vậy, lần này Bùi sư đệ rời đi cần hai người bọn họ ở lại trông coi mộ bia, đề phòng xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì...

Thế là Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Trong mấy ngày tới, bên Bùi sư đệ có thể ổn định lại."

"Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải canh giữ ở nơi đây."

Yến Minh Họa nói: "Ừm."

Còn chưa nói hết câu, bóng dáng hai người đã đồng thời biến mất.

Gió tây tiêu điều, lúc cỏ dài nằm thấp chỉ thấy một mộ phần một bia lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, khắp nơi mênh mông không có một ai.

Ba ngày sau, sáng sớm.

Vài tiếng chim kêu, hạt sương rơi đầu cành, trong tiếng "tí tách", một tràng tiếng bước chân nặng nề lộn xộn vang lên trên đường lớn.

Trong bụi đất tung bay, một bóng người bước nhanh đến phía trước, đưa tay phủi nhẹ bụi đất trên một tấm bia đá bên đường, nhìn phía dưới bụi đất lộ ra ba chữ "Nhạn Hồi cốc" mới thở phào:

"Mẹ nó! Đã đến rồi."

Lúc nói chuyện, Nhị đương gia quay đầu đánh giá địa bàn mới trước mặt cùng đại dương gia, Tam đương gia.

Nhạn Hồi cốc chiếm diện tích rộng lớn, lớn khoảng một châu phủ. Mặt phía bắc của nó là Tu Thương sơn liên miên không ngừng, nguy nga trong mây.

Trong cốc gần như toàn là khu vực đầm nước, hàng năm đều có rất nhiều chim di trú loại ngỗng trời đến từ phương nam, nghe đồn Tu Thương sơn rộng rãi, bọn chúng không thể bay qua, chỉ có thể dừng chân ở đầm nước này, phồn diễn sinh sống, vì vậy gọi tên là "Nhạn Hồi cốc".

Chỉ có điều, nhạn tước khó mà vượt qua Tu Thương sơn, nhưng lại có một con đường mòn lưu truyền từ thời cổ, có thể đi ngang qua đến châu lân cận.

Sau nhiều đời phát triển, giữ gìn, hiện tại con đường mòn này đã trở thành con đường qua lại chính của hai châu, ngoại trừ là con đường phải đi qua của Cố Ngô thành đến mấy thành trì lân cận.

Chương 1748: Nhạn Hồi cốc (2)

Bởi vậy, con đường này có rất nhiều người qua lại, dê béo kết đội.

Điểm duy nhất không tốt là người đi ngang qua đất này tốt xấu lẫn lộn, nếu bảng hiệu không sáng, rất dễ trêu chọc đến người không chọc nổi.

Trên đường đã có rất nhiều người đồng hành dừng lại ở đây.

Lần này, Đương Thanh trại có thể di chuyển tới, cũng là vì mấy tháng trước có một vị nào đó đi đánh cướp thân quyến của cao thủ hạng nhất, bị vị cao thủ kia một người một thương dẹp yên toàn bộ hang ổ, nghe đồn giết đến máu chảy thành sông, chó gà không tha.

Phần địa bàn trống chỗ này, trải qua sự đấu sức của ba vị đương gia Đương Thanh trại cùng thế lực khác ở Nhạn Hồi cốc, cuối cùng phải trả một cái giá nhất định, thế lực bản địa Nhạn Hồi cốc đã thừa nhận cho Đương Thanh trại vào ở.

Xuyên qua bia đá là phạm vi Nhạn Hồi cốc.

Quan đạo trước mắt có thể nói là dễ công khó thủ, hai bên bờ đều là đốc núi mấp mô, lúc cỏ dài chập trùng, thỉnh thoảng có thể thấy được kim loại sáng bóng lóe lên rồi biến mất, giữa cự thạch cây sắn dây có bóng người lén lút thò đầu ra nhìn.

Thấy cảnh này, Tam đương gia khẽ nhíu mày, nhanh chóng tới gần đại dương gia nói: "Đại ca, có người nhìn trộm chúng ta, còn mang theo binh khí"

"Là mấy nhà ở trong cốc này." Sắc mặt đại dương gia bình tĩnh, nói: "Không sao, nếu là lúc trước, chúng ta còn cần đề phòng một hai, nhưng bây giờ có Đương Thanh đại tiên ở trong đội ngũ, bọn họ không ra tay thì thôi, một khi ra tay mạo phạm đại tiên, nhất định thập tử vô sinh!"

Nhị đương gia đi bên cạnh tiếp lời: "Không sai! Tam đệ đừng lo lắng. Đừng quên, lúc ấy tà ma kia như quỷ dị hung tàn, lại không chịu nổi một kích ở trước mặt Đương Thanh đại tiên! huống chi những phàm phu tục tử này?"

"Bọn họ không lên, coi như bọn họ mạng lớn."

"Nếu dám can đảm mạo phạm Đương Thanh đại tiên, ha ha, e rằng sau này toàn bộ Nhạn Hồi cốc cũng chỉ có một nhà Đương Thanh trại ta."

Thế là, ba vị đương gia đều không để ý đến những thám tử này, mà thúc giục đội ngũ, sau khi khi tiến vào Nhạn Hồi cốc không lâu đã rời khỏi đường lớn, đi vào một con đường núi.

Sau khi trải qua một phen leo trèo chật vật, bọn họ đi vào một đống đổ nát có dấu vết bị đốt cháy rõ ràng.

"Những người Hồng Thạch bảo này thật sự không may mắn"

Đánh giá xung quanh, ba vị đương gia cười lạnh một tiếng, "Không sống cho tốt, nhất định phải đi trêu chọc người không nên trêu chọc. Rõ ràng nơi này là doanh địa tốt một người giữ ải vạn người không thể qua, cứ thế bị bọn họ chà đạp."

Mỉa mai chủ nhân trước nơi đây một câu, đại dương gia lập tức phân phó: "Sau này nơi đây là địa bàn của chúng ta."

"Nhanh chóng xây dựng cơ sở tạm thời, trước tiên dọn dẹp đống đổ nát thê lương do Hồng Thạch bảo để lại một chút."

Đám sơn tặc rối rít đồng ý: "Vâng!"

Ngay sau đó, bọn họ thúc ép nô lệ, công tượng trong đội ngũ bắt đầu khí thế ngất trời công việc lu bù lên.

Lúc này, đại dương gia ra hiệu Nhị đương gia, Tam đương gia đi tới một bên, khẽ nói: "Lần này chúng ta chạy thoát, đã hứa hẹn qua từ nay về sau phải phụng dưỡng đại tiên thật tốt"

"Hiện tại, cần xây tòa miếu vũ cho Đương Thanh đại tiên, thuận tiện cung phụng."

Nhị đương gia và Tam đương gia đều gật đầu, nói: "Hiện tại căn phòng tưởng viện nơi này đều bị cho một mồi lửa, trên không mảnh ngói, trước khi trại chưa dựng tốt, ngay cả một nơi có thể che mưa che gió cũng không có, lại không thể cứ thế mời Đương Thanh đại tiên đi ra từ trong xe ngựa."

"Còn phải chờ sau khi xây xong miếu thờ, mới có thể mời đại tiên di giá, trấn thủ nơi đây."

đại dương gia lập tức nói: "Vậy xây miếu trước!"

"Thời gian xây trại chậm trễ một chút cũng được, chúng ta nhịn một chút là xong. Chỗ cung phụng đại tiên không thể trì hoãn"

Nhị đương gia và Tam đương gia đều nói: "Được!"

Ngay sau đó, đại dương gia lại phân phó: "Lão tam, ngươi chờ chút đi, lại kiểm kê vật tư của chúng ta một lượt, xem sau khi xây miếu cho đại tiên, nếu không có tiền thu, có thể chống đỡ bao lâu"

"Nếu không đủ sẽ nghĩ cách đến phú hộ nào đó trong Lý Kiển thành mượn một chút."

Tam đương gia ngạc nhiên nói: "Đại ca, cần gì rắc rối như thế?

Chúng ta đã rời đi Đương Thanh sơn, Lý Kiển thành cũng không gần"

"Sao không trực tiếp cùng lấy của dê béo nơi đây?"

đại dương gia nghe vậy khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Hai ngày trước, ta nhận được tin tức qua ba năm ngày nữa, có vị quý nhân mà chúng ta không trêu chọc nổi cải trang vi hành đi ngang qua nơi đây."

"Cho nên, trong khoảng thời gian này đều yên tĩnh một chút, để các huynh đệ ở lại doanh địa xây dựng miếu trại thật tốt, đừng đi ra ngoài gây chuyện."

"Chúng ta không đắc tội được nhân vật như vậy."

Nhị đương gia và Tam đương gia lập tức nghiêm nghị, nói: "Tốt!

Chút nữa chúng ta đi căn dặn các huynh đệ."

Sau một lát, ba vị đương gia trò chuyện tất cả chính sự xong, liền chia ra đi sắp xếp.

Chẳng mấy chốc, trong sự chỉ huy của bọn họ, một đám sơn tặc chọn mấy công tượng, dẫn theo nô lệ cùng xây dựng miếu thờ.

Trên bản vẽ tạm thời, tòa miếu nhỏ này chỉ là một khu nhà nhỏ sân riêng cửa riêng, bên trong xây dựa theo quy chế miếu thờ đã tiến hành cắt giảm nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, phần lớn nghỉ trượng mà đại tiên nên có cũng không thể thiếu

Chương 1749: Xuyên qua lãnh địa

Trước sau còn cần trồng một chút hoa cỏ cây cối, đào cái ao nước nhỏ, làm chút tảng đá hình thù kỷ quái để trang trí.

Cách tuyên chỉ miếu thờ không xa có đỗ một chiếc xe ngựa nỉ xanh, mấy sơn tặc thân hình dẻo dai, vẻ mặt hung dữ cầm đao kiếm trong tay, thủ vệ ở bên.

Trong xe ngựa, Bùi Lăng yên tĩnh ngồi xếp bằng như vô tri vô giác.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, cuối cùng Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể, khí tức lập tức rơi xuống Trúc Cơ trung kỳ.

Hắn khẽ nhíu mày, lúc ấy Đương Thanh đại tiên biểu hiện ra lực lượng tuyệt đối không chỉ Trúc Cơ trung kỳ. Nhưng bây giờ hắn thành công tranh được mệnh cách của đối phương, lại chỉ khôi phục được thực lực tu vi Trúc Cơ trung kỳ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng lắc đầu, hiện tại những điều này không phải trọng điểm, trước tiên cần phải xem lãnh địa hiện tại của mình.

Thế là, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt thoát khỏi xe ngựa.

Đám sơn tặc bận rộn, khắp nơi nói to làm ồn ào, lại không có bất kỳ ai chú ý tới Bùi Lăng.

Sau khi Bùi Lăng đi dạo vòng quanh nơi này một vòng, chẳng mấy chốc phát hiện bây giờ địa phương mình có thể hoạt động rộng lớn hơn bên cô mộ kia nhiều.

Hắn có thể tùy ý đi lại trong toàn bộ doanh địa Đương Thanh trại.

Bên ngoài doanh địa cũng có thể đi ra khoảng cách gần trăm trượng.

Bùi Lăng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, lãnh địa này không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, rất thuận tiện cho hắn thu thập sợ hãi và căm hận...

Lúc này, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại hơi cảm giác một trận, lập tức phát hiện mình và bên cô mộ kia có một loại liên hệ cực kỳ mật thiết.

Hắn lập tức dùng tâm thần khóa chặt cô mộ, sau đó đi từng bước một về phía trước.

Ngay chớp mắt Bùi Lăng bước ra lãnh địa Nhạn Hồi cốc, thân hình đột nhiên biến mất...

Vùng bỏ hoang, một mộ phần một bia yên tĩnh đứng đó.

Gió tây tiêu điều, cỏ úa mênh mông.

Trên bia mộ, chữ bằng máu lâm ly.

"Ba ngày" phía sau "Tất" và "Đề" đã sớm biến thành "một ngày".

Lúc này, hai chữ "một ngày" chậm rãi nhạt lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Hai chữ xóa đi từng chút một.

Tất" và "Đề" cũng bị một loại lực lượng vô hình nào đó Một cánh tay màu đen bắp thịt cuồn cuộn đột nhiên đưa ra từ bên trong phần mộ, ngay sau đó là cánh tay thứ hai, cánh tay thứ ba trắng bệch như chết...

Chẳng mấy chốc: "Tất" và "Để" một trước một sau leo ra từ bên trong mộ, toàn bộ quá trình giống như đúc lúc vừa tiến vào tiểu thế giới này.

Bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức hiện ra bên cạnh mộ bia, đứng ở trước mặt hai tên quỷ vật.

"Tất" nhìn hai người, lập tức hỏi: "Chủ thượng đâu?"

Lệ Liệp Nguyệt trả lời: "Bùi sư đệ đi lãnh địa mới, bây giờ hai người chúng ta phụ trách trông coi mộ bia ở chỗ này."

"Rốt cuộc ngươi và Đề đã xảy ra chuyện gì?"

"Tất" đơn giản nói: "Chúng ta giao thủ với Xích Dực đại tiên, sau đó bị giết."

"Sau khi tỉnh lại đã xuất hiện ở đây:

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều không cảm thấy bất ngờ, ngày đó Bùi Lăng đã cùng nói với các nàng, rất có thể "Tất" và "Đề" đã vẫn lạc.

Chỉ là hiện tại thấy hai vị này lại leo ra từ trong nghĩa địa, không biết nguyên nhân cụ thể là gì.

Nghĩ vậy, Yến Minh Họa vẫn cố ý hỏi: "Các ngươi từng chết một lần?"

"Đề" yếu ớt nói: "Không sai."

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên hỏi: "Chết ở cánh cửa này, có thể ra lại?"

"Từ lúc bắt đầu các ngươi đã biết?"

"Tất" trầm thấp trả lời: "Nơi này là U Tố mộ, chỗ người chết nghi lại.

"Chúng ta vốn là người chết, sẽ không chết một lần nữa trên mặt ý nghĩa"

"Thế nhưng, lúc vừa bắt đầu chúng ta chỉ biết mình sẽ không tiêu vong, nhưng không biết trong cánh cửa thứ hai cũng có quy tắc này.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó, bóng dáng Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mộ bia.

"Tất" và "Đề" lập tức tiến lên hành lễ: "Chủ thượng!"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng. Lập tức, Lệ Liệp Nguyệt hỏi: "Bùi sư đệ, còn thuận lợi?"

Yến Minh Họa theo sát phía sau, nói: "Bùi đạo hữu, tất cả được chứ?"

Bùi Lăng lập tức nhẹ gật đầu, ngắn gọn nói: "Tất cả thuận lợi."

Ngay sau đó, hắn nhìn sang "Tất" và "Đề" nhanh chóng phân phó, "Kể lại toàn bộ quá trình ngày đó các ngươi đi tìm Xích Dực đại tiên cho ta nghe."

"Tất" trầm giọng nói: "Vâng!"

Sau đó, hắn ta bắt đầu tự thuật cụ thể quá trình ngay lúc đó...

Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp.

Lúc ấy Xích Dực đại tiên đột nhiên thức tỉnh, nuốt ăn tất cả phàm nhân tiến vào trong miếu thờ, vừa vặn bị "Tất" và "Để" gặp phải, đôi bên trực tiếp triển khai đại chiến.

Lúc ấy "Tất" và "Đề" chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, tất nhiên không địch lại Xích Dực đại tiên.

Cuối cùng, lúc Xích Dực đại tiên muốn nuốt ăn bọn họ, trực tiếp lựa chọn tự bạo...

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đã nghe xong toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Bùi Lăng lập tức hỏi: "Xích Dực đại tiên có thực lực gì?"

Chương 1750: Chân lý tạo hóa (1)

"Tất" trầm giọng nói: "Đại khái là Kết Đan kỳ."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn cướp đoạt mệnh cách vị Đương Thanh đại tiên kia, cũng có thực lực không kém là bao.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lại nói: "Thực lực hiện tại của chúng ta chỉ có Trúc Cơ, trước tiên đừng đi quan tâm Xích Dực đại tiên"

"Tất, Đề, các ngươi vừa khôi phục, tạm thời ở lại nơi này trông coi mộ bia, sắp xếp một phen"

"Lệ sư tỷ, Yến đạo hữu thì đi với ta tới lãnh địa mới"

Lệ Liệp Nguyệt, Yến Minh Họa: "Tất": "Đề" đều gật đầu: "Được!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt bóng dáng lặng yên biến mất.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa không trì hoãn chút nào, lập tức xuất phát, chạy tới Nhạn Hồi cốc.

Giữa trưa, nắng gắt giữa trời.

Ngọn cây đậm nhạt không đồng nhất hiện ra ánh sáng trắng lăn tăn, giữa cành lá giãn ra có từng điểm màu vàng nhảy nhót, tươi đẹp rực rỡ.

Từng tước điểu bồi hồi bay như bầy cá liệng tập.

Phía dưới cành lá đông đúc như mặt biển xanh thẳm nhẹ nhàng, một đường lặn xuống.

Âm đạm, lạnh băng, hư thối đủ loại khí tức dần đuổi tất cả ánh sáng và sự ấm áp, tràn ngập tản ra.

Giữa rừng rậm như nửa đêm, thi cốt chồng chất như núi, máu tươi ào ạt chảy vào khoảng đất mộ phần xốp đen nhánh, đã nhuộm toàn bộ nghĩa địa thành màu đỏ sậm.

" "Aaat"

Theo một tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, một tên người sống sau cùng bị một Tham Nô tàn bạo ngược sát trong sự sợ hãi vô cùng vô tận, cùng lúc đó tu vi của "Úc" khôi phục Trúc Cơ hậu kỳ!

Cho đến bây giờ, toàn bộ sinh linh chung quanh đây, dù là người hay dã thú đều bị Tham Nô mang đến nơi đây, giết sạch toàn bộ!

Lúc này, dưới rừng truyền đến một loạt tiếng bước chân, ba tên Tham Nô khác trở về nhưng hai tay trống trơn, lại không thu hoạch được gì.

Ba tên Tham Nô cùng nhau khom lưng hành lễ với "Úc", giọng nói âm u lạnh lẽo: "Chủ thượng, đã tìm khắp tất cả địa bàn quanh đây.

"Không tìm ra bất kỳ vật sống gì nữa."

"Úc" đứng thẳng bên cạnh mộ bia hơi nhắm mắt, nghe vậy cũng không mở mắt, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó phân phó: "Đi chỗ xa hơn"

"Hiện tại chúng ta chỉ khôi phục đến tu vi Trúc Cơ hậu kỳ."

"Máu tươi và sợ hãi còn chưa đủ nhiều!"

"Ngoài ra, cố gắng tránh Tất và Tù."

Bốn tên Tham Nô cùng hành lễ: "Tuân mệnh!"

Thoáng chờ đợi thấy "Úc" không có phân phó gì khác, liền lặng yên thối lui.

Dưới rừng u ám máu tanh chỉ còn một mình "Úc", hắn ta chậm rãi mở mắt nhìn từng đống thi cốt xung quanh, rất nhiều thi thể đã hư thối ra xương trắng lại không có giòi bọ, ruồi muỗi nào sinh sôi. Trong tầm mắt hoàn toàn tĩnh mịch, dường như khu rừng này đã rơi vào quốc gia người chết, cấm chỉ tất cả sinh linh.

Vẻ mặt "Úc" hơi trầm ngâm.

Giết nhiều sinh linh như vậy, hấp thu tất cả máu tươi và sợ hãi của bọn họ, lại chỉ khôi phục đến tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.

Cứ theo xu hướng này, chỉ sợ hắn ta phải giết sạch toàn bộ sinh linh ở tiểu thế giới này, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong...

Xem ra tàn sát thiên hạ mới là chân lý tạo hóa của cánh cửa thứ hai!

Thôn hoang vắng.

Dưới một gốc cây già sớm đã chết héo, cô mộ yên tĩnh đứng sừng sững.

"Bộp, bộp, bộp..."

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, trong giây lát một nhóm đội ngũ đi đến giữa thôn xóm hoang phế đã lâu.

Trong đội ngũ có đủ nam nữ lão ấu, từng người mặc áo mới tinh, trên mặt nữ tử và hài đồng còn bôi chút son phấn bột nước, chỉ có điều dù như thế cũng không thể che hết sắc mặt trắng bệch của tất cả mọi người.

Bọn họ ăn mặc loè loẹt, thổi nhạc khúc vui mừng, nhìn như muốn làm một việc vui nhưng từng người run rẩy, ánh mắt hoảng SỢ, có về vô cùng e ngại.

Trong đội ngũ có mười tên nam nữ bị trói gô, trong miệng cũng nhét vải rách.

Những nam nữ này đều đang liều mạng giãy giụa, con mắt lồi ra như muốn vùng lên. Chỉ có điều, dây thừng buộc chặt bọn họ cực kỳ kiên cố, mặc cho bọn họ nhúc nhích như thế nào cũng không thể thoát khỏi trạng thái trói buộc.

Chẳng mấy chốc, đội ngũ nơm nớp lo sợ diễn tấu đi đến trước phần mộ.

Một lão giả nhìn hơi có thân phận đi ra khỏi đội ngũ, lấy lại bình tĩnh, kéo dài âm điệu như hát như hô: "Bái Hồng Phấn đại tiên!"

"Bái Hồng Phấn đại tiên!" Tất cả nam nữ lão ấu trong toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ mười tên người sống bị trói lên, toàn bộ quỳ rạp xuống đất cùng hô lên.

Lão giả dẫn đầu, sau khi ba quỳ chín lạy, sai người kéo những nam nữ bị trói lên lên: "Cung thỉnh đại tiên nhận tế phẩm!"

"Cung thỉnh đại tiên nhận tế phẩm!"

Rất nhiều phàm nhân tiếp tục hô hào, ở giữa như xen lẫn một tiếng nghẹn ngào không đáng chú ý.

Trong chớp mắt mười tên nam nữ đạp vào bùn đất trước nghĩa địa, mặt đất vốn kiên cố đột nhiên như mặt nước mềm mại, lặng yên không tiếng động thôn phệ mười người xuống dưới.

"Ô ô ô... Ô... Ô.." Người sống bị trói chặt lại chặn miệng không thể trốn thoát, không thể xin giúp đỡ, trong sự sợ hãi cực độ, trán bọn họ nổi gân xanh, trong đôi mắt tràn đầy màu sắc đỏ hồng nhưng cũng không thể ngăn cản mình chìm vào mặt đất từng chút một.

Các phàm nhân thấy vậy, trong mắt viết đầy sự sợ hãi, đám người run rẩy.

Chương 1751: Chân lý tạo hóa (2)

Trong giây lát, mười tên người sống đều bị bùn đất thôn phệ, chỗ kia lại trở về bằng phẳng, cỏ hoang rậm rạp, không để lại chút dấu vết nào.

Dường như tình cảnh vừa nãy đều là ảo giác.

Nhìn thấy tình cảnh này, lão giả vừa rồi lại dẫn đầu quỳ xuống:

"Hồng Phấn đại tiên nhận tế phẩm! Đại tiên nhất định phù hộ chúng ta bình an!"

"Đại tiên đại từ đại bi..."

"Đại ân đại đức..."

Rất nhiều phàm nhân run rẩy quỳ trên mặt đất, run rẩy cảm tạ Hồng Phấn đại tiên nửa ngày, thấy xung quanh không có tiếng động gì, lúc này mới vô cùng sợ hãi nhanh chóng rời đi.

Thân cành cây già từng cục, cô mộ lạnh lẽo cô tịch, lúc gió đêm thổi qua bóng cây lắc lư, chiếu rọi trên mộ phần như quần ma loạn vũ, âm trầm đáng sợ.

Hồng Phấn tân nương mặc một áo cưới bộ đỏ chót, trên đầu đội hỉ khăn che kín và ngực lặng yên hiện ra: "Tù" toàn thân thuần trắng đứng bên cạnh nàng, khí tức hai người hơi tăng lên, hiện tại đều đã là Trúc Cơ tiền kỳ.

Ánh mắt Hồng Phấn tân nương nhìn qua hỉ khăn, nhìn chăm chú lãnh địa trước mặt, khẽ lắc đầu: "Phải mở rộng phạm vi nghĩa địa một chút."

"Hơn nữa, còn có nguồn máu tươi và sợ hãi ổn định"

"Chỉ là tốc độ này quá chậm!"

"Tù" gật đầu, căn cứ manh mối điều tra được trong mấy ngày nay, mỗi thế lực nơi đây đều thờ phụng một vị "đại tiên", cộng thêm Hồng Phấn tân nương từng nói, trong cánh cửa thứ nhất "Chú"

đã hóa thân Vô Diện đại tiên... Vì vậy, hơi suy đoán một chút, "Tù" để Hồng Phấn tân nương tự lập thành một vị đại tiên.

Hơn nữa, thông qua một chút thủ đoạn, di chuyển một làng gần đó đến đây hiến tế.

Hiện tại xem ra, tình huống đúng như hắn ta suy đoán...

Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động: "Tù" mở miệng nói: "Hiện tại chỉ là bắt đầu"

"Ít nhất, chúng ta đã biết mở rộng lãnh địa như thế nào."

"Tiếp theo là tiếp tục thu thập càng nhiều tin tức hơn"

"Lần tạo hóa này khoảng thời gian một năm"

"Bây giờ mới trôi qua mấy ngày."

"Ba vị người sống kia còn chưa truyền đến bất cứ tin tức gì, chắc chắn Úc và Bùi Lăng cách nơi đây rất xa xôi."

"Hiện tại không vội!"

Hồng Phấn tân nương nhẹ gật đầu, hỉ khăn điểm xuyết tua cờ hơi lay động, nhìn trong màn đêm màu vàng sáng như một dòng nước dập dờn như sóng, càng làm nổi bật dáng về xinh đẹp yểu điệu, động lòng người.

Nàng chậm rãi nói: "Ta hiểu rõ."

"Nhưng tiếp theo phải để càng nhiều người sống tới tế tự:

"Tù" không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không thành vấn để!"

"Hiện tại ta sẽ đi sắp xếp."

Còn chưa nói hết câu, bóng dáng của hắn ta đã lặng yên biến mất.

Ngay sau đó, Hồng Phấn tân nương hơi quay người, váy tung bay theo gió, lúc rơi xuống dưới cây già đã không có một ai.

Gió đêm gào thét mà qua, để lại cây già cô mộ khá vắng lặng.

Nhạn Hồi cốc.

Di chỉ Hồng Thạch bảo, rất nhiều tạp vật không thể dùng được bị dọn dẹp đến một góc, vật liệu gỗ, gạch đá còn có thể sử dụng thì bắt đầu dọn dẹp, phân loại chất đống chuẩn bị để sau này sử dụng.

Theo sân bãi hỗn độn ban đầu dần được sắp xếp theo quy tắc, bóng mặt trời ngả về tây.

Chạng vạng tối, ánh sáng sắp tàn xuyên qua cỏ lau chiếu xuống sân bãi khí thế ngất trời, lôi ra cái bóng thật dài.

Toàn bộ xung quanh doanh địa đã cắm một loạt hàng rào làm bằng gỗ cao ngang ngực, bên ngoài hàng rào thì tạm thời đào móc, bố trí một chút cạm bẫy, cơ quan.

Trên một sườn núi nho nhỏ hướng về phía mặt trời góc đông nam, miếu thở Đương Thanh đại tiên đang khua chiêng gõ trống xây dựng.

Cổng hồ nước và bọng cây sau phòng đều đã có quy mô đơn giản.

Phòng chính miếu thờ cũng đào ra nền tảng hình thức ban đầu.

Cách đó không xa, trong một tòa lều vải mới dựng ba vị đương gia tuần tra một vòng trở về, đang nghị sự.

Trước mặt đại dương gia bày một tờ giấy trắng thô ráp, phía trên dùng bút than vẽ lên một vài đường cong, vòng vòng đơn sơ, hắn ta nhìn tờ giấy trắng này, nói: "Đây là vị trí rất nhiều đồng đạo ở Nhạn Hồi cốc."

"Bây giờ chúng ta ở chỗ này."

Hắn ta chỉ một cái vòng trong số đó, ngay sau đó ngón tay di chuyển đến một cái vòng khác cách đó không xa: "Về phần nơi này là một trong những thế lực lớn nhất ở Nhạn Hồi cốc, Lô Hoa trại.

"đại dương gia Lô Hoa trại có mặt mũi tốt nhất"

"Lúc trước chúng ta có thể tranh thủ được địa bàn Hồng Thạch bảo, ngoại trừ thực lực của Đương Thanh trại ta, cũng vì hợp ý, khen ngợi hắn vài câu, nhận được sự ủng hộ của hắn"

"Hiện tại chúng ta mới đến, căn cơ bất ổn, vẫn phải cố gắng tạo mối quan hệ với những người nơi này."

"Vậy đi, đợi chút nữa để người mang một phần lễ vật đến Lô Hoa trại bái sơn."

"Về phần đồng đạo khác, tạm thời không cần để ý:

"Một mặt việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là xây dựng miếu thờ cho Đương Thanh đại tiên, tạm thời không rảnh lá mặt lá trái với bọn họ; một mặt khác hành động lần này cũng có thể để trong lòng dại dương gia Lô Hoa trại càng thoải mái hơn, có lẽ chúng ta còn có thể chiếm được chút chỗ tốt."

Nhị đương gia và Tam đương gia nghe vậy đều gật đầu: "Được!"

đại dương gia còn nói thêm: "Mặc dù cái tên Lô Hoa trại được đặt tùy ý, nhưng thực lực rất mạnh."

Chương 1752: Mục tiêu tiếp theo

"Nhất là đại dương gia bọn họ, là nhân vật dù gặp phải Tổng tiêu đầu Phúc Nguyên tiêu cục cũng có thể hỏi han nhau vài câu. Ít nhất trước mắt chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội Lô Hoa trại."

"Người do chúng ta phái đi, ngoại trừ phải khôn khéo hiểu chuyện, biết nên nói như thế nào, cũng không thể quá yếu."

"Nếu không để bên kia coi thường Đương Thanh trại ta."

Nghe vậy, Tam đương gia lập tức nói: "Đại ca, đã vậy, ta tự mình đi một chuyến là được."

đại dương gia và Nhị đương gia nghe vậy khẽ gật đầu, dặn dò:

"Chuyến này phải cẩn thận!"

Cùng lúc đó, trên một tòa núi nhỏ cách doanh địa không xa, bóng dáng ba người Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa chậm rãi hiện ra.

Yến Minh Họa váy lụa màu bồng bềnh, đang nói: "Đã điều tra rõ ràng toàn bộ mấy thế lực gần đây."

"Theo thứ tự là Lô Hoa trại, Triệu gia trang, Hào Kiệt bảo..."

"Bọn họ cung phụng là Lô Hoa đại tiên, Triệu thị đại tiên và Hào Kiệt đại tiên..."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, vừa rồi hắn trở lại Nhạn Hồi cốc đợi mấy canh giờ, Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa cũng chạy tới.

Từ vùng cô mộ bỏ hoang đến Nhạn Hồi cốc này, một đám sơn tặc đi khoảng ba ngày. Nhưng là tu sĩ căn bản không tốn nhiều thời gian như vậy.

Vì vậy, trước tiên tụ hợp ở đây, sau khi Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa đến còn thuận tiện điều tra tất cả thế lực phân bố trong cốc một lần.

Hơi suy nghĩ, Bùi Lăng nói: "Phải nghĩ cách lấy được chân dung những quỷ thần kia."

"Ta muốn biết dáng vẻ cụ thể của những quỷ thần kia, mới có cách ra tay."

"Thế nhưng, sư tỷ và Yến đạo hữu không cần đặt mình vào nguy hiểm vì chuyện này."

"Ta sẽ giao cho Tất đi làm."

Dù sao "Tất" có bị giết lần nữa cũng có thể khôi phục ở trong cô mộ, nhiều nhất chỉ chờ thêm ba ngày mà thôi.

Lần tạo hóa này có kỳ hạn khoảng một năm, thời gian ba ngày không tính là gì.

Đang nghĩ ngợi, đã thấy Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói: "Không cần rắc rối như thế, ta đã biết dáng vẻ cụ thể của những quỷ thần kia"

Sau đó nàng lấy ra một cái ngọc giản trống không từ trong túi trữ vật, áp nó vào mi tâm hơi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ghi nội dung vào trong đó.

Lệ Liệp Nguyệt vừa đưa ngọc giản cho Bùi Lăng vừa nói: "Ngoại trừ dáng vẻ những quỷ thần kia, còn có sân bãi cung phụng những quỷ thần kia, cùng một vài tin đồn hiếm ai biết đều ở bên trong.

Nghe đến đó, Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lúc trước hắn đã từng nhắc nhở Lệ sư tỷ không nên tới gần bất kỳ quỷ thần gì... Chờ chút Là sưu hồn!

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, mấy lần Lệ sư tỷ đạt được manh mối đều cực kỳ kỹ càng, hơn nữa có rất nhiều chuyện mà Yến Minh Họa không thể xác định, bên Lệ sư tỷ lại có kết quả rất chính xác.

Lúc đầu hắn tưởng Lệ sư tỷ am hiểu tìm hiểu tình báo hơn Yến Minh Họa, hiện tại xem ra...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu xem xét.

Chẳng mấy chốc, hắn đã xem hết nội dung bên trong ngọc giản, nói: "Cách nơi này gần nhất là Lô Hoa trại Lô Hoa đại tiên"

"Buổi tối hôm nay ra tay với Lô Hoa đại tiên này!"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều khẽ gật đầu: "Được!"

Bùi Lăng quay đầu nhìn miếu thờ còn đang xây dựng, lại nói tiếp:

"Trước tiên bố trí một chút, sau khi trời tối lại hành động."

"Tránh gây ra tiếng động quá lớn."

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa nói: "Hiểu rõ."

Còn chưa nói hết câu, bóng dáng ba người đồng thời lặng yên biến mất.

Di chỉ Hồng Thạch bảo.

Rất nhiều đống đổ nát khắc nghiệt thê lương biến mất, dấu vết Đương Thanh trại bắt đầu không chút kiêng dè xuất hiện ở trên vùng đất này.

Trên dốc nhỏ góc đông nam, một đám sơn tặc thân thể khoẻ mạnh cởi trần thân trên, vung đủ loại khí cụ đang ra sức đào nền.

Công tượng cầm ống mực, thước cuộn trong tay cất bước như bay, đo đạc, giảng giải, sắp xếp khắp nơi.

Đám người đang bận rộn đến xoay quanh, đột nhiên một cơn gió lạnh thấu xương trùng điệp thổi qua.

Cô cây xung quanh ngăn trở, cành lá chập trùng đong đưa, lá rụng tơ bông bay lả tả.

Cơn gió lạnh này tới cực kỳ đột ngột, trong nháy mắt hoàng hôn vốn sáng lại biến thành cát bay đá chạy.

Tất cả sơn tặc đều vô thức nhắm hai mắt lại.

Chẳng mấy chốc tiếng gió thổi dừng lại, cát đá rơi xuống, xung quanh bình tĩnh lại.

Bọn họ lại mở mắt ra, đã thấy mình bị chuyển đến khoảng đất bằng bên dưới sườn núi, trên khoảng đốc nhỏ mà bọn họ chọn, một tòa miếu nhỏ cửa riêng sân riêng đã trực tiếp hoàn thành xây dựng.

Ngôi miếu thờ này tường vàng cột son, trên cửa lớn sơn đỏ có vòng đồng đầu thú.

Xuyên qua cửa ra vào hơi mở ra nhìn vào trong, đầu tiên là một bức tường điêu khắc Đương Thanh đại tiên hàng phục yêu ma, viên gạch chỉnh tề, cỏ cây thấp thoáng, có vẻ ngay ngắn rõ ràng, tường hòa yên tĩnh.

Rất nhiều sơn tặc lập tức ngu ngơ, sau khi kịp phản ứng, lại không ai đám vào trong miếu xem xét.

Một sơn tặc trong số đó lập tức nói: "Nhanh đi tìm ba vị đương gia tới!"

Được hắn ta nhắc nhở, lập tức có người vội vàng đi tìm ba vị đương gia.

Sau một lát, ba vị đương gia vội vàng đuổi tới, thấy không tới một ngày đã hoàn thành xây dựng miếu thờ cũng giật mình!

Chương 1753: [Chiết Chỉ thuật]

Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, sơn tặc và công tượng phụ trách dựng miếu thờ đã tiến lên, vẻ mặt hoảng sợ nói: "đại dương gia, Nhị đương gia, Tam đương gia, vừa rồi chúng ta đang đào nền, đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua làm cát bụi che kín mắt, chúng ta đều nhắm mắt lại."

"Ai biết cơn gió dừng lại, mổ mắt ra xem xét, tất cả chúng ta bị chuyển ra từ bên trong, miếu này cứ thế làm xong!"

"Đúng vậy, ba vị đương gia, tất cả mọi người nhìn rõ ràng...

Nhưng cái này, đây là có chuyện gì?"

Bị đám người hoảng hốt lo sợ nhìn sang, ba vị đương gia lập tức lấy lại tinh thần, Nhị đương gia do dự một lúc, nhỏ giọng nói: "Có khi nào... Lại là tà ma không?"

Tam đương gia lập tức lắc đầu, trầm giọng nói: "Đương Thanh đại tiên ở đây, tà ma gì gan to như vậy?"

đại dương gia khẽ gật đầu, lập tức chỉ vào một sơn tặc phân phó:

"Ngươi, vào xem!"

Sắc mặt tên sơn tặc kia lập tức trắng bệch, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của đại dương gia, đành phải nơm nớp lo sợ nói: "Vâng..."

Hắn ta nuốt nước bọt, kiên trì đi vào trong miếu.

"Kẹt kẹt"

Cửa lớn sơn son thú vòng bị đẩy ra, bức tường điêu khắc hiện ra ở trước mặt mọi người, chỉ thấy chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, thân thể khổng lồ của Đương Thanh đại tiên chiếm cứ phần lớn bức tường, từng cục cơ bắp nâng lên cao cao, cự chưởng lấy lực lượng tràn trề chụp vào rất nhiều yêu ma quỷ quái, khí thế của nó hùng hậu to lớn như thần linh đỉnh thiên lập địa.

Những yêu ma quỷ quái kia hình dạng kỳ quái, khuôn mặt đáng ghét, rối rít co quắp ở trong góc hẻo lánh dưới bức tường, từng người vô cùng sợ hãi như không chịu nổi một kích, không có chút sức chống cự nào ở trước mặt Đương Thanh đại tiên.

Dưới bức tưởng trưng bày một loạt chậu sành, trong chậu mới trồng một chút hoa cỏ, lúc này đang nở rộ, muôn hồng nghìn tía, sắc thái xinh đẹp.

Sơn tặc đứng ở trước bức tường, ánh tà đương trời chiều còn rơi vào trên người, mồ hôi nóng vừa rơi trong lúc làm việc còn chưa khô, nhìn nơi này sạch sẽ đến có thể gọi là duyên dáng, lại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bay lên từ đuôi xương cụt.

Trong khoảnh khắc, mồ hôi nóng hóa thành mồ hôi lạnh.

Chỉ có điều, đại dương gia đang đứng nhìn ở sau lưng, hắn ta không dám do dự, chỉ hơi dừng bước chân đã chật vật đi ra sau bức tường.

Sau bức tường là một đình viện nho nhỏ, chậu hoa cô hai bên un tùm, hương hoa mơ hồ lưu động, trong đình thì trưng bày một tòa cự đỉnh thanh đồng.

Phía dưới nền móng cự đỉnh điêu khắc mấy trăm yêu quỷ bị trấn áp, đều giãy giụa kêu khóc, đau khổ không chịu nổi nhưng lại bất lực tránh thoát.

Thân đỉnh trải rộng lôi văn, lại nhô lên từng dãy đinh, trông khí tức cũ kỹ như đến từ năm tháng xa xôi.

Lúc này, trong đỉnh đã cắm lên một trụ hương đang chầm chậm thiêu đốt.

Xuyên qua làn khói xanh lượn lờ, vừa hay thấy ba gian nhà ngói xếp thành một hàng.

Cửa ra vào căn phòng chính giữa mở rộng, quy chế trong chính điện miếu thờ không kém chút nào, rèm màu vàng sáng trên bàn thờ cuốn cao lên hai bên, lộ ra một tượng thần đầu thú thân người, mắt báo màu vàng.

Chính là Đương Thanh đại tiên!

Hắn đã nhắm mắt ngồi xếp bằng trong điện thờ!

Sơn tặc vốn hoảng sợ lập tức thở phào, hóa ra không phải yêu ma quấy phá, mà là hành động cả Đương Thanh đại tiên!

Hắn ta lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu với đại tiên:

"Đương Thanh đại tiên, pháp lực vô biên! Đại tiên đại từ đại bị, đại từ đại bi..."

"Cầu đại tiên phù hộ... Cầu đại tiên phù hộ..."

Sơn tặc dập đầu dần tỉnh táo lại, hắn ta lập tức nghĩ đến việc lớn như thế không thể chậm trễ, phải nhanh chóng bẩm báo ba vị đương gia.

Thế là, tên sơn tặc này nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài...

Chẳng mấy chốc, việc Đương Thanh đại tiên lại hiển linh truyền khắp toàn bộ Đương Thanh trại.

Màn đêm buông xuống, đống lửa hừng hực, cạnh bếp lò xây dựng tạm thời có rất nhiều sơn tặc đều vẻ mặt phấn chấn, luống cuống tay chân chuẩn bị thịt, rau dại, quả đại.

Không lâu sau, bọn họ đã sắp xếp ra cả bàn đồ ăn trông tạm được, sau đó mở ra hòm xiểng, lấy ra một bộ bộ đồ ăn hoa mỹ nhất từ số chiến lợi phẩm giành được, cẩn thận đặt lên bàn.

Ba vị đương gia cố ý thay đổi một bộ áo bào mới tinh, sau khi tắm rửa thay quần áo, lúc này mới dẫn theo sơn tặc và đồ ăn làm cống phẩm nối đuôi nhau vào trong miếu.

"Đương Thanh đại tiên, từ bi nhân thiện, phù hộ Đương Thanh trại ta..." Theo toàn bộ Đương Thanh trại tế lễ, vốn cự đỉnh chỉ cắm một nén nhang, chẳng mấy chốc đã bị cắm vào lít nha lít nhít hương dây.

Trong chốc lát, khói mù lượn lờ như mây tản ra miếu thờ, khuôn mặt tượng thần trong điện thờ mơ hồ.

Ba vị đương gia dẫn đầu, tất cả sơn tặc nằm rạp xuống thành kính tế bái: "Đương Thanh đại tiên pháp lực vô biên, Đương Thanh trại nguyện vĩnh thế cung phụng..."

"Đại tiên ân điển, chúng ta vĩnh viễn không quên..."

"Cung thỉnh đại tiên giáng thế... Phủ phục còn hưởng..."

Hương hỏa cháy hừng hực, cả tòa miếu thờ đều bao phủ trong sương mù một tầng màu xanh nhạt.

Mờ mịt hỗn độn nhìn không giống nhân gian, càng lộ rõ uy nghiêm quỷ thần.

Trận tế tự này tiếp tục đến tận nửa đêm, đám sơn tặc mới dần tản đi.

Chương 1754: Lô Hoa trại (1)

Miếu nhỏ một mình đứng sừng sững trên sườn núi, hương hỏa trong đỉnh vẫn như cũ, hai bên trên bàn thờ đốt một chiếc đèn lồng gió, soi sáng ra tế vật trên bàn.

Có gia cầm hong khô, thịt dê bò, thịt rừng vừa săn, mứt hoa quả, quả đại, rau dại, đường mạch nha, rượu... Rực rố muôn màu.

Lúc này, tượng thần trong rèm màu vàng sáng đột nhiên mở hai mắt ra.

Ánh sáng trắng lóe lên, hắn đã hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa chậm rãi hiện ra ở phía dưới.

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Bùi sư đệ, tất cả đều chuẩn bị xong"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiện tại bố cục miếu thờ này đã cùng giống miếu đại tiên Lô Hoa trại như đúc.

Đương nhiên, đây là Lệ sư tỷ dùng [Chiết Chỉ thuật] tạo ra, hiện tại không có mưa, nhiều nhất có thể duy trì hiệu quả hai ba ngày.

Trước khi Lệ sư tỷ chưa thành Thánh Nữ đã nắm giữ năm đạo truyền thừa hồn đạo, đao đạo, chỉ đạo, trận đạo, khí đạo này.

Lúc trước hắn được hạng nhất ở Thi Đấu Ngoại Môn, Giám Sát điện chủ từng để hắn lựa chọn một vị chân truyền để thỉnh giáo, cố ý giới thiệu hắn chọn truyền thừa do Lệ sư tỷ nắm giữ.

Bởi vậy, tuy hiện tại Lệ sư tỷ chủ tu hồn đạo, nhưng bốn đạo khác cũng có chỗ đọc lướt qua.

Tạm thời gấp ra miếu thờ này, đừng nói những sơn tặc kia là người phàm tục, với trạng thái hiện tại của hắn cũng phải cẩn thận phân biệt một phen, mới có thể nhận ra đây là gấp giấy...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức nói: "Giống lần trước, không nên tới gần quỷ thần"

"Một khi quỷ thần ra tay, lập tức rút lui"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều gật đầu: "Được."

Vừa nói xong, bóng dáng hai người đã biến mất.

Lô Hoa trại.

Ở một bãi bùn.

Phía trên bãi bùn, cỏ lau liên miên cuồn cuộn như biển như sóng, hoàn toàn che giấu sóng ánh sáng lăn tăn dưới đáy.

Phóng tầm mắt nhìn tới, mùa này có rất nhiều hoa lau bồng bềnh nhẹ mềm như sợi bông, như tuyết bay đầy trời.

Ánh trăng sao đổ xuống, từng bông hoa lau óng ánh rực rỡ như mộng như ảo.

Trong cỏ lau chập chờn, một tòa sơn trại yên tĩnh đứng sừng sững giữa rừng.

Lúc này, phần lớn sơn tặc Lô Hoa trại đều đã ngủ say, chỉ có người phụ trách trực đêm còn đang tuần tra canh gác.

Sau cửa lớn sơn trại, hai tên sơn tặc ngồi đối diện nhau, mí mắt hơi không nghe sai khiến đánh nhau.

Một tên sơn tặc trong số đó lấy xuống một cái túi da từ bên hông, sau khi vặn nắp hung hăng uống mấy ngụm rượu mạnh, cuối cùng đã tỉnh táo hơn chút, tiếp theo nhìn đồng bạn bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Này, ngươi nói xem, Hồng Thạch bảo không còn, vì sao trại chủ không lấy chỗ kia, nhất định để cho Đương Thanh sơn ở bên ngoài kia?"

Đồng bạn đang buồn bực ngán ngẩm ngây ngốc, nghe vậy xùy nói: "Chắc hẳn trại chủ có tính toán của mình... Sao ta biết?"

"Thế nhưng, ba vị đương gia Đương Thanh trại kia đều biết cách làm người."

"Lúc trước Nhạn Hồi cốc chúng ta tranh chấp vì Hồng Thạch bảo, Đương Thanh trại đã dỗ trại chủ chúng ta vui vẻ."

"Nghe nói võ công của ba vị đương gia kia cũng không kém, làm việc rất hiểu quy củ... Tới nơi này cũng là giúp đỡ Lô Hoa trại chúng ta."

"Nếu sau này gặp phải cá lớn, biết đâu còn có thể làm một trận."

Sơn tặc uống rượu nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu:

"Cũng đúng, dù sao trại chủ chúng ta võ nghệ cao cường, cũng không sợ Đương Thanh trại qua sông đoạn cầu."

"Chỉ cần bọn họ hiểu chuyện, giúp đỡ nhiều hơn cũng không tệ"

Đang nói, một đám mây đen bay đến bên trên đỉnh đầu, ánh trăng vốn sáng ngời đột nhiên biến mất không còn tăm tích, đều bị mây đen che đậy.

Hai tên sơn tặc thủ vệ đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo không hiểu, vốn đang thảo luận hăng say, lúc này đột nhiên ngừng lại.

"Vù vù vù..."

Một cơn gió đêm vô cùng âm u lạnh lẽo nhiên thổi tới.

Toàn bộ sơn trại, tất cả ngọn đuốc, đống lửa, ánh nến... Tất cả vật chiếu sáng đều dập tắt.

Từ trong ra ngoài Lô Hoa trại đột nhiên tối xuống, trong khoảnh khắc đã là đưa tay không thấy được năm ngón.

Hai tên sơn tặc thủ vệ lập tức bối rối, sau khi kịp phản ứng, một tên sơn tặc trong đó vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Trong bóng tối trống rỗng, không có bất kỳ lời đáp lại gì.

Tên sơn tặc này lập tức lấy ra một cây châm lửa từ trong ngực, sau đó thử đốt lên dùng để chiếu sáng, nhưng mặc kệ hắn ta làm thế nào, lại phát hiện cây châm lửa này như bị hỏng, làm sao cũng không thắp được.

Hắn ta lập tức cảm thấy không thích hợp, lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân nặng nề.

"Bộp, bộp, bộp... ' Đối phương đi rất chậm, mỗi một bước chân đều rất nặng.

Nghe được tiếng động, sơn tặc tưởng rằng đồng bạn, lập tức hô:

"Lý Nhị ca?"

Nhưng hắn ta vừa quay đầu, lại nghe tiếng bước chân đột nhiên biến mất, sau lưng một mảnh bóng tối mênh mang, cái gì cũng không có.

Trong lòng sơn tặc lập tức hoảng hốt, vội vàng xoay người đi, tiếp tục thử đốt cây châm lửa trong tay.

Hắn ta vừa quay người lại, tiếng bước chân lại vang lên sau lưng, "Bộp, bộp, bộp..."

Bước chân cách hắn ta càng ngày càng gần.

Sơn tặc vội vàng quay đầu lần nữa, tiếng động lập tức biến mất, bóng tối sau lưng càng dày đặc, lại không thấy cái gì, dường như tất cả là tưởng tượng của hắn ta.

Chương 1755: Lô Hoa trại (2)

Sơn tặc không còn dám quay người lại, hắn ta cố nén sự sợ hãi trong lòng, từng bước lùi vào chỗ sâu trong sơn trại.

Lùi rồi lùi, hắn ta đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình đụng phải cái gì đó, sơn tặc nhìn lại, đã thấy một bộ tử thi không đầu hư thối cao độ đang đứng thẳng ở sau lưng mình.

A!

Một tiếng kêu sợ hãi đến cực hạn vang vọng dưới màn đêm.

Sơn tặc hoảng hốt, cây châm lửa trong tay lập tức rơi xuống đất, nhưng căn bản không rảnh đi nhặt, lúc này ngay cả phương hướng cũng không kịp phân biệt, lập tức điên cuồng chạy trốn.

Cùng lúc đó, toàn bộ đâm sơn tặc trong Lô Hoa trại đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh mãnh liệt, sau đó toàn bộ giật mình tỉnh lại.

Mở mắt ra, thấy toàn bộ sơn trại đen kịt không có chút ánh lửa, cũng không có tiếng người gì, toàn bộ đồng bạn tuần tra không thấy bóng dáng, đám sơn tặc đều cảm nhận được không thích hợp.

Một vài sơn tặc cảnh giác lập tức mặc áo bào, cầm binh khí, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đi ra bên ngoài, bọn họ mới phát hiện ánh trăng ánh sao đều bị mây đen che đậy, tất cả ngọn đuốc, ngọn nến, đống lửa đều dập tắt, những cây châm lửa, đá lửa trong tay đều không thể đốt.

Dưới tình huống không có bất kỳ vật chiếu sáng gì, bọn họ căn bản không nhìn thấy đồng bạn chung quanh.

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, có người mở miệng thử gọi: "Có người hay không? ! Ta là Trương Sơn, có các huynh đệ khác không?"

Vừa dứt lời, ở nơi xa lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc:

"Có! Ta là Hoàng Tư, Trương ca, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Xảy ra chuyện gì?"

Trương Sơn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta cũng không biết.

Khả năng có người công trại, nhưng không nghe thấy tiếng cảnh báo."

"Cái gì?" Đám sơn tặc đứng trong bóng tối nghe vậy đều giật mình, nhanh chóng nhìn quanh, không thấy cái gì mới nhân tiện nói: "Nhanh đi tìm trại chủ!"

"Đúng! Đi tìm trại chủ!"

"Trời tối quá, không thấy đường, mọi người cùng đi tìm trại chủ."

"Tốt, chúng ta đi bên kia... Ta nhớ con đường kia có phiến đá bị hỏng vào hai ngày trước, mọi người coi chừng, đừng bị trượt chân!"

Thế là, trong lúc ồn ào, một đám sơn tặc sờ soạng đi đến nơi ở trại chủ.

Bọn họ rất quen thuộc từ trong ra ngoài Lô Hoa trại, cho dù bây giờ không nhìn thấy cái gì, cũng có thể dựa vào ký ức biết nơi nào có đường, ở đâu là chướng ngại, ở đâu là cái hố... Còn nơi ở trại chủ nằm ngay chính giữa Lô Hoa trại, xung quanh bằng phẳng rất dễ dàng tìm ra.

Nhưng rất nhiều sơn tặc đi cực kỳ lâu, đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, lại chậm chạp không thể đến nơi ở của trại chủ.

Đám sơn tặc càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, không nhịn được bắt đầu châu đầu ghé tai: "Có phải đi nhầm đường không?"

"Là phương hướng này, sẽ không sai...

"Trời tối quá! Lại đi một chút, có lẽ còn chưa tới, nếu chút nữa vẫn chưa tới, lại quay về cũng không muộn."

"Tốt! Ta nhớ phía trước có cái dốc nhỏ, đi lên là đến..."

Trên đốc nhỏ có một căn phòng gạch xanh ngói lớn, bên trong sáng sủa sạch sẽ.

Trại chủ Lô Hoa trại râu tóc dài, dáng người khôi ngô, khí chất hung hãn ngang ngược xoay người ngồi dậy, nhìn sơn trại đen kịt một màu, hắn ta nhanh chóng mặc áo bào, tay cầm quỷ đầu đại đao nhanh chân đi ra ngoài cửa.

"Tất cả binh sĩ tụ hợp ở cổng cho lão tử!" Ngắm nhìn xung quanh, trại chủ cao giọng quát.

Giọng của hắn ta như lôi đình truyền đi xa xa trong bóng đêm, nhưng toàn bộ Lô Hoa trại lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ đáp lại gì.

Trại chủ thay đổi sắc mặt, đang muốn gọi một lần nữa đã thấy một bóng dáng hơi có vẻ cổng kênh, đột nhiên đi về phía hắn ta từ trong bóng tối.

Tư thế đi đường của đối phương hơi có vẻ kỳ quái, lúc đừng chân nhẹ nhàng linh hoạt im ắng.

Trại chủ lập tức cảnh giác hỏi: "Ai!"

Bóng người không trả lời, mà tiếp tục tới gần hắn ta.

Trại chủ hừ lạnh một tiếng, lúc này chém một đao qua.

Keng!

Trường đao rắn chắc chém vào bóng người lập tức như chém trúng một tảng bách luyện tinh cương, không những không thể chém ra thân thể đối phương, ngược lại gan bàn tay trại chủ tê rần, suýt nữa không cầm được trường đao!

Trại chủ lập tức giật mình, sau đó mới nhìn đến bóng người trước mặt là thi thể không đầu hư thối cao độ, đã bắt đầu bành trướng.

Lúc này, thi thể duỗi cánh tay ra, một phát bắt được lưỡi đao của trại chủ...

"Răng rắc."

Trường đao lập tức đứt gãy.

Yêu ma? !

Trong mắt Lô Hoa trại đột nhiên hiện ra sự sợ hãi, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy ra bên ngoài sơn trại.

Trong bóng tối, miếu thờ lẻ loi trơ trọi ở một góc nào đó Lô Hoa trại, mặc dù quy chế tinh tế, có thể nhận ra lúc trước xây dựng cũng hơi dụng tâm, lúc này lại vì quá lâu không có người vẩy nước quét nhà, phủ đầy bụi bặm.

Căn phòng chính giữa làm chủ điện, ánh nến phía trên bàn thờ đã sớm khô cạn, chỉ có cái đỉnh tứ phương trong đình viện còn ý tứ cắm một nén nhang.

Khói xanh mỏng manh lượn lờ bốc lên, hương hỏa này lại là nguồn sáng duy nhất chưa từng dập tắt trong Lô Hoa trại.

Sau rèm màu vàng sáng, tượng thần trong điện thờ đột nhiên mở ra tròng mắt màu đỏ thắm.

Chương 1756: Giết!

Mây đen che trăng, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh.

Vô số cỏ lau mãnh liệt chập trùng, Lô Hoa trại đứng sừng sững ở giữa như là thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, tùy thời tùy chỗ sẽ bị lật úp hoàn toàn.

Trên váy lụa màu đen của Lệ Liệp Nguyệt có vài phù văn lấp lóe, đạp không mà đứng, hai tay chậm rãi kết động Nhược Lan tiêu.

Phía dưới.

Đám sơn tặc Lô Hoa trại ngơ ngác, khuôn mặt từng người lộ ra vẻ hoảng sợ, dưới thủ đoạn của nàng, toàn bộ đang đi ra bên ngoài sơn trại.

Nhìn tình cảnh này, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, cũng như lần trước, nàng phụ trách di chuyển tất cả sơn tặc, Yến Minh Họa thì phụ trách điều khiển mê trận dọc theo con đường này.

Sau đó, chỉ cần rời khỏi Lô Hoa trại, dù những sơn tặc này chạy phương hướng nào, cho dù biết phi thiên độn địa, điểm cuối cùng cũng chỉ có thể là phòng miếu thờ của Bùi sư đệ!

Đến lúc đó, Bùi sư đệ có thể trực tiếp ra tay.

Sự sợ hãi của những sơn tặc này cũng có thể thuận tiện dùng để khôi phục tu vi thực lực của bọn họ...

Đang nghĩ ngợi, Lô Hoa đại tiên ở trong miếu thờ đột nhiên duỗi ra một cánh tay to lớn mọc đầy lông vũ, bắp thịt cuồn cuộn, chụp về phía Lệ Liệp Nguyệt.

Mỗi một sợi lông vũ trên cánh tay này đều có dấu vết nguyền rủa, nơi đi qua khí lạnh tản ra xung quanh, sương tuyết màu xám đen bay xuống đây trời.

Dưới màn đêm như rơi vào hầm băng.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi đổi, sau đó lập tức hóa thành một đạo u ảnh, trốn vào trong bóng tối.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, cánh tay đập xuống mặt đất, trong khoảnh khắc mặt đất nứt nẻ ra như mạng nhện, suối ngầm dâng trào, cát bay đá chạy, cỏ lau lay động mãnh liệt, đổ rạp ra bốn phương tám hướng.

Nhưng một kích này lại rơi vào không trung, cũng không đánh tới cái gì.

Rống...

Tiếng rống giận dữ to rõ hung bạo vang vọng toàn bộ sơn trại, xông thẳng lên trời.

Mây đen phía trên như vải vóc bị lợi khí xé rách, lấy miếu thờ Lô Hoa đại tiên làm trung tâm, tầng mây bị mạnh mẽ đánh tan, ánh trăng ánh sao trút xuống, từng tia sáng bạc đồng phủ xuống mặt đất.

Tất cả mọi người chạy tới mép sơn trại, dù là trại chủ Lô Hoa trại hay sơn tặc bình thường đều đột nhiên tỉnh táo lại.

Bọn họ thay đổi sắc mặt nhìn nhau, nhao nhao nói: "Xảy ra chuyên gì?"

"Ta... Sao ta lại xuất hiện ở đây? !"

"Tiếng động vừa rồi... Là sét đánh?"

"Hoàng Tư, ngươi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?"

"Trương ca, ta cũng không biết... Không phải chúng ta đi tìm trại chủ sao? Sao lại đi tới cửa?"

"Trại chủ... Đúng! Tìm trại chủ! Chờ chút, đó là ai? Đó là trại chủ?"

"Sao trại chủ cũng ở nơi đây?"

"Nhanh! Nhanh đi đến bên cạnh trại chủ, trại chủ võ nghệ cao cường, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bên cạnh trại chủ đều là an toàn nhất!"

"Không sai, đi mau!"

Trong chốc lát, trên đất trống sau cửa lớn sơn trại hỗn loạn tưng bừng.

Rất nhiều sơn tặc hoảng sợ la hét ầm ĩ một trận, sau đó nhanh chóng lao về phía trại chủ: "Trại chủ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào..."

Trại chủ Lô Hoa trại nhìn thủ hạ hoảng sợ, lại nghĩ tới vừa rồi tận mắt thấy thi thể không đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tất cả yên lặng!"

Chẳng mấy chốc, dưới sự ảnh hưởng của hắn ta, tất cả sơn tặc đều im lặng, nín thở tập trung.

Trại chủ nhanh chóng nói: "Trong trại có thứ không sạch sẽ!"

"Hiện tại đều đuổi theo ta, cùng đến miếu Lô Hoa đại tiên, tế bái đại tiên!"

"Cầu đại tiên phù hộ chúng ta bình an, vượt qua đêm nay!"

Đám sơn tặc nghe vậy tế cả da đầu, lập tức đáp: "Vâng!"

Thế là, tất cả bọn họ thay đổi phương hướng trở về sơn trại, bước đến miếu thờ Lô Hoa đại tiên.

Lúc này, bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt xuất hiện trong một vùng tăm tối. Nhìn qua những sơn tặc vốn đã bị yểm mất đi khống chế, hàng lông mày kẻ đen trên khuôn mặt trắng thuần của nàng hơi nhíu lại, lần này ra tay đã rất cẩn thận, không muốn đánh động đến quỷ thần nơi đây.

Cách đó không xa, bóng tối hơi lay động một chút, lại là Yến Minh Họa cẳm [Tru Ác Kỳ] trong tay đến đây, nàng cũng nhìn những sơn tặc kia đi trở về, nhanh chóng nói: "Quỷ thủ nơi đây ra tay, nhanh rút lui!"

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt gật đầu.

Hiện tại kế hoạch thất bại, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ, lúc này nói: "Đi!"

Còn chưa nói hết câu, trong nháy mắt hai người rút về tất cả thủ đoạn, chạy tới phương hướng Đương Thanh trại.

Nhưng ngay sau đó...

Cô lau đã héo úa xung quanh Lô Hoa trại nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời, ngăn cản kín kẽ tất cả phương hướng thoát đi, khiến Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều bị vây ở bên trong sơn trại!

Hai người lập tức dừng lại, quỷ thần nơi đây ngăn cản đường đi của bọn họ!

Trong trại, một tòa miếu nhỏ ở góc hẻo lánh đột nhiên dâng lên một bóng dáng cực kỳ cao lớn.

Hắn ta thân voi đầu loan, trên cổ mọc lít nha lít nhít màu lông vũ vàng nhạt, những lông vũ kia um tùm bóng loáng, còn có mấy sợi lông hơi dài như băng rua bay múa, tản ra phía dưới thể xác.

Ở chỗ xương sườn thì là hai cánh tay người, cũng mọc đầy lông vũ tỉnh mịn.

Đầu như Loan Điểu lại mọc ra trong tám đôi mắt đều đen nhánh như đêm, lạnh băng nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa.

Chương 1757: Giao cho ta (1)

Bỗng nhiên, nó ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét như hung thú, thân hình nhanh chóng bành trướng, trong khoảnh khắc đã vô cùng to lớn như một tòa núi nhỏ.

Hắn ta đột nhiên duõi ra cánh tay dưới xương sườn, đột nhiên chộp về phía hai người.

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lẽo, váy lụa nhẹ xoáy, lúc này nói:

"Giết!"

Nói xong, nàng không hề do dự đánh một chưởng về phía Lô Hoa đại tiên.

Chưởng phong gào thét xen lẫn từng tiếng quỷ khóc, sương đen lóe sáng xung quanh, trong hình bóng lay động, khí tức âm hàn tùy ý tràn ngập.

Cùng lúc đó, băng rua trên vạt áo Yến Minh Họa bay múa, thải y uốn lượn, ngước mắt nhìn về phía con mắt Lô Hoa đại tiên, lạnh lùng nói: "Chiến!"

Chỉ một thoáng, nàng cũng đã đánh ra một quyền.

Trong quyền kình lạnh thấu xương, sinh cơ bừng bừng, như gió xuân phất qua mặt đất, vô số cỏ mầm mọc lên từ mặt đất, từng tia từng sợi lực lượng cứng cỏi cuốn về phía Lô Hoa đại tiên.

ầm ầm!

Lô Hoa đại tiên duỗi ra hai cánh tay trong chưởng ảnh và quyền kình, lập tức truyền ra hai tiếng động nặng nề.

Ngay sau, quyền chưởng đều biến mất.

Sau khi hai tay Lô Hoa đại tiên hơi chao đảo một cái, tiếp tục đánh về phía hai người Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa.

Oanh!

Mặt đất chấn động dữ dội, lít nha lít nhít vết rách nhỏ vụn lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Cánh tay người mọc đầy lông vũ đánh mạnh xuống mặt đất, lại thất bại một lần nữa!

Tay áo Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa nhẹ nhàng đã xuất hiện cách đó không xa. Người trước cong cổ tay một cái, lập tức lấy ra (Độ Kiếp Trấn Hồn Linh], tiếng chuông "đinh linh linh" trong trẻo êm tai vang lên như hất lên ánh trăng gợn sóng, chầm chậm đánh về phương xa.

Yến Minh Họa hơi đưa tay cầm một cái ô lụa nền màu hồng nhạt vẽ suối nước hoa thụ.

Lúc tiếng chuông giòn vang, Lệ Liệp Nguyệt đã thôi động bản mệnh pháp bảo này, trong bóng tối lập tức duỗi ra từng cánh tay bọc trong tay áo như sương mù, lạnh băng trắng bệch cuốn lấy tay chân Lô Hoa đại tiên.

Giữa không trung, dù ảnh trùng điệp che đậy ánh trăng ánh sao như bồ công anh to lớn đầy trời.

Sau khi tất cả dù ảnh xuất hiện, lập tức lướt về phía Lô Hoa đại tiên.

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Trong chớp mắt lít nha lít nhít dù ảnh tới gần Lô Hoa đại tiên, lập tức ầm vang nổ tung!

Sóng khi như gợn sóng tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn, mặt đất không ngừng chấn động, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, đám sơn tặc vốn đang muốn tiến về Lô Hoa miếu giật mình, không nhịn được dừng bước hốt hoảng nhìn quanh, trong tầm mắt lại chỉ có cát bụi che đậy tầm mắt, bên trong không ngừng truyền ra tiếng động cực lớn nhưng không nhìn rõ thứ gì, lập tức không biết làm sao.

Ở bên ngoài trại, cỏ lau che trời không ngừng lay động, tiếng gió gào thét, hoa lau điên cuồng rơi xuống, bay lả tả như một trận bão tuyết mềm mại.

Trong giây lát, tất cả dù ảnh nổ xong, giữa không trung chỉ có bông hoa tung hoành ngang đọc, tuỳ tiện bay lượn. Đã thấy Lô Hoa đại tiên lông tóc không tổn hao gì, lúc tròng mắt đen nhánh nhìn qua hai người Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa sáng lên huyết quang màu đỏ tươi.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đột nhiên không nhịn được ho khan, tu vi khí tức của hai người không thay đổi nhưng trạng thái nhục thân lại nhanh chóng suy yếu, tâm hoảng khí đoản, tay chân bất lực, đầu váng mắt hoa, cảm giác suy yếu như thủy triều cuốn tới, dường như ngay cả đứng thẳng cũng là một việc cực kỳ chật vật... Dường như đột nhiên bị bệnh nặng gì đó!

Là nguyền rủa!

Hai người nhanh chóng kịp phản ứng, Lệ Liệp Nguyệt lập tức tâm niệm vừa động lấy ra một viên Ma Đan màu sắc đỏ gừng, trải rộng đường vân quỷ dị, nuốt vào.

Đan dược vào miệng, khuôn mặt tái nhợt của nàng nhanh trong hiện ra một vòng huyết sắc vô cùng xinh đẹp, dược lực tan ra, trong giây lát khí sắc đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.

Yến Minh Họa cũng đưa tay vào túi trữ vật, tay lấy ra phù lục màu ửng đỏ dán ở trên người.

Phù lục nhảy lên một đám linh hỏa màu sắc tỉnh khiết, khí tức nhu hòa, lúc thiêu đốt không ngừng tản ra khí đen bừng bừng.

Cùng lúc đó, lực lượng của Yến Minh Họa nhanh chóng khôi phục.

Ngay lúc hai người khống chế nguyền rủa, Lô Hoa đại tiên lại ra tay, lần này nó đột nhiên thò người ra, cánh tay mọc đầy lông vũ nắm chặt như trọng chùy hung hăng nện xuống hai người.

Tốc độ một kích này cực nhanh, hoàn toàn không bị hình thể khổng lồ của hắn ta hạn chế.

Tiếng gió nặng nề như núi đổ nghiêng.

Nắm đấm to lớn mơ hồ chìa ra đầu ngón tay sắc bén, mang theo khí thế sắc bén vô song ầm vang rơi xuống!

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa vừa khống chế nguyền rủa, lúc này lại đã tránh không kịp.

Thời khắc mấu chốt, một mặt cờ xí nền đen hoa văn đỏ phần phật tung bay, lại là Yến Minh Họa giơ lên [Tru Ác Kỳ] ngăn ở trước người mình.

Cùng lúc đó, váy đen lóe lên, Lệ Liệp Nguyệt đã xuất hiện ở sau lưng Yến Minh Họa, hai tay dúng sức chống đỡ hai vai nàng.

Oanh!

Yến Minh Họa và Lệ Liệp Nguyệt lập tức bay ngược ra, nhưng mặt cờ [Tru Ác Kỳ] hơi lắc lư, đánh văng ra rất nhiều lực đạo, hai người nhanh chóng ổn định thân hình giữa không trung, lại chưa từng bị thương.

Chương 1758: Giao cho ta (2)

Lúc này, thấy chậm chạp không bắt được hai người, Lô Hoa đại tiên đột nhiên đưa tay một phát nhấc lên bảy tám tên thân thể khoẻ mạnh, khí huyết dư thừa từ trong đám sơn tặc đang vô cùng sợ hãi phía dưới.

Ngay sau đó, nó trực tiếp nhét những sơn tặc này vào trong cái mỏ lớn của mình.

"Aaat"

"Cứu mạng! Cứu mạng! Nhanh mau cứu ta..."

"Trại chủ cứu mạng! Cầu trại chủ cứu mạng!"

"Lô Hoa đại tiên cứu mạng..."

"A!"

Đám sơn tặc vô cùng hoảng sợ, cuồng loạn giãy giụa cầu cứu nhưng tất cả đều không có tác dụng gì.

"Két: "két".

Lô Hoa đại tiên nhanh chóng nhai nuốt, mảnh vỡ xương cốt huyết nhục trộn lẫn dòng máu chảy xuôi xuống theo khóe miệng của nó, làm ướt lông vũ ở cổ, sau đó thuận theo chân tượng thô ráp chậm rãi nhỏ xuống mặt đất, trong khoảnh khắc hội tụ ra một vũng máu nho nhỏ.

Thấy cảnh này, sơn tặc còn lại bao gồm Lô Hoa trại chủ lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh vô cùng lạnh lẽo nhanh chóng chạy lên từ xương đuôi, bay thẳng đến đỉnh đầu, lúc này tất cả mọi người nhìn thấy hai tên tiên nữ tuyệt sắc không biết đến từ đâu đang triển khai đại chiến với Lô Hoa đại tiên.

Nhưng vị đại tiên mà Lô Hoa trại bọn họ cung phụng lại là một ác quỷ thế chỗ!

"Trại chủ!" Một sơn tặc đang ở gần trại chủ vội hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?"

Trại chủ hơi chật vật nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng nói:

"Mau trốn!"

Sơn tặc giật mình, nói: "Trốn đi đâu...

Còn chưa nói hết câu, đã thấy trại chủ bỏ chạy về hướng cách xa chiến trường đầu tiên, những sơn tặc khác thấy thế cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, không dám lại tới Lô Hoa miếu nữa, co cẳng lao nhanh đến nơi khác.

Trong Lô Hoa trại lập tức rối loạn.

Lúc này, sau khi nuốt ăn một chút huyết nhục, lực lượng Lô Hoa đại tiên có chỗ tăng lên, khí tức rét lạnh kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ sơn trại.

Nó ngẩng cái đầu như Loan Điểu lên, tám tròng mắt đen nhánh lại hiện ra huyết quang màu đỏ tươi, nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa.

Lần này, dù là Lệ Liệp Nguyệt hay Yến Minh Họa đều nhanh chóng phản ứng lại, một người lấy ra đan dược sử dụng, một người dán ngăn cản phù lục, nguyền rủa của Lô Hoa đại tiên vừa giáng lâm đã bị hai người trực tiếp phá giải.

Chợt, Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng nhấn ngón tay một cái, trong hư không xuất hiện một độc lâu hồn thể trải rộng hoa văn màu xám trắng, sương đen quanh quẩn, quỷ khí âm trầm nhanh chóng bắn về phía đôi mắt Lô Hoa đại tiên.

Trong chớp mắt ra tay, nàng truyền âm nói: "Tu vi của quỷ thần này cực kỳ cao, nhưng khôi phục không nhiều lực lượng giống chúng ta!"

Yến Minh Họa thướt tha đứng đó, bàn tay mảnh khảnh cầm ô lụa nhẹ nhàng linh hoạt xoay một cái, mặt ô lập tức xoay tròn, cùng lúc đó một đạo bóng tối như màn sân khấu bao phủ xuống, che đậy nàng và Lệ Liệp Nguyệt cực kỳ chặt chẽ.

Nàng vừa phòng ngự vừa truyền âm trả lời: "Tu vi của nó là cấp độ Kết Đan, nhưng nhục thân tuyệt đối không hơn nữa! Nếu không trận chiến này, cho dù chúng ta chỉ có tu vi Trúc Cơ cũng có thể thắng!"

"Còn có, hình như nó có thể thông qua nuốt ăn người sống để khôi phục lực lượng, không thể cho nó cơ hội như vậy nữa!"

Oanh!

Lúc này, cánh tay bên sườn Lô Hoa đại tiên lại vung ra, một quyền đập vỡ hồn chỉ mà Lệ Liệp Nguyệt vừa đánh ra.

Không đợi nó tiếp tục ra tay, Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng trả lời:

"Đơn giản, giao cho ta!"

Còn chưa nói, nàng nhấc [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] quấn quanh trên cổ tay một cái.

"Đinh linh linh linh linh..."

[Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] đột nhiên kêu lên, lập tức phát ra một tràng tiếng vang bén nhọn chói tai như yêu quỷ kêu gọi.

Yến Minh Họa không hề phòng bị, cộng thêm khoảng cách đôi bên quá gần, lập tức bị chấn động đến hơi thất thần.

Nhưng nàng chỉ hơi hoảng hốt đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào đã thấy tất cả sơn tặc trong Lô Hoa trại phía dưới đã thất khiếu chảy máu, tứ chi vặn vẹo ngã xuống đất không dậy nổi, đều bị đánh chết tại chỗ!

"Lệ yêu nữ, ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, Lô Hoa đại tiên đã nhảy lên thật cao, chân tượng to lớn ngang nhiên đạp xuống hai người!

rầm rầm rầm!

Hoa lau màu xám trắng cuồn cuộn rơi xuống, lúc sóng khí cọ rửa như biển giận sóng lớn, sôi trào mãnh liệt.

Sắc trời hơi sáng.

Lô Hoa trại.

Trong trại vốn đề phòng nghiêm ngặt, căn phòng chỉnh tề, đã có nhiều chỗ đổ sụp, khắp nơi trên mặt đất là dấu vết nứt nẻ, suối ngầm dâng trào, chảy xuôi uốn lượn, bùn nhão tràn ngập, trông vô cùng bừa bộn.

Lô Hoa đại tiên vẫn nấn ná phía trên tòa miếu nhỏ, thể xác đã bắt đầu hóa đá trên diện tích lớn, hành động trở nên rất chậm chạp.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa cũng vết thương chồng chất, máu tươi theo ống tay áo không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt đều lộ ra vẻ tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Chỉ có điều, khí thế trên người hai người vẫn ngang ngược, sát cơ nghiêm nghị như danh kiếm thấy máu sau khi ra khỏi vỏ.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói: "Xem ra, vẫn là chúng ta thắng!"

Bên cạnh, Yến Minh Họa khẽ gật đầu, sau khi Lệ yêu nữ giết tất cả phàm nhân, Lô Hoa đại tiên này bắt đầu hóa đá.

Đến tình trạng này, rõ ràng đối phương đã chống đỡ không nổi!

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa ngắn gọn nói: "Tiễn nó đoạn đường cuối cùng!"

Chương 1759: Trại diệt miếu phá

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, năm ngón tay mở ra, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] bắt đầu nhẹ nhàng lay động: "đinh linh linh": "đỉnh linh linh"...

Tiếng chuông gió thanh thúy thư giãn như một bài từ khúc du dương.

Cùng lúc đó, một tay khác của nàng nhanh chóng đánh ra đủ loại pháp quyết, khí tức toàn thân đột nhiên biến hóa, luồng khí lạnh lẽo bùng nổ, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu tím tối quỷ quyệt, một phù văn mơ hồ chậm rãi ngưng tụ.

Yến Minh Họa thu hồi [Tru Ác Kỳ], hai tay cầm ô lụa, từng đạo dù ảnh lập tức hiện ra giữa không trung như từng đóa hoa cỏ màu hồng nhạt to lớn đột nhiên hiện ra.

Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị thi triển một kích toàn lực, tám đôi mắt của Lô Hoa đại tiên đồng thời mất đi thần thái.

Nó cứng ngắc từng chút một, thân thể cao lớn hoàn toàn hóa thành một bức tượng đá không có chút linh cơ nào.

Âm khí dày đặc khắp nơi nhanh chóng tiêu tán, cỏ lau che khuất bầu trời cũng khô héo tàn lụi, hoa lau bay xuống đầy trời, gió lớn nổi lên gào thét xung quanh, cuốn lên hoa lau che ngợp bầu trời như tuyết ngược gió.

Thấy Lô Hoa đại tiên đột nhiên không chiến mà bại, hai người đều khẽ giật mình, nhưng sau khi kịp phản ứng dù là Lệ Liệp Nguyệt hay Yến Minh Họa đều không có ý nương tay.

Trong [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] đột nhiên xuất hiện từng sợi xiềng xích độc lâu đen nhánh, trong khoảnh khắc đã bao quanh khóa lại tượng đá Lô Hoa đại tiên.

Cùng lúc đó, toàn bộ dù ảnh cũng nhẹ nhàng trôi về phía tượng đá.

rầm rầm rầm...

Từng tiếng nổ tung không ngừng vang lên, bụi mù tản ra, cả tòa Lô Hoa miếu không ngừng rung động, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng gạch ngói rơi xuống đất, bức tường đổ sụp.

Sau một lát, bụi bặm chậm rãi kết thúc, đã thấy tượng đá Lô Hoa đại tiên và miếu thờ đều bị san thành đất bằng.

Khí tức của Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa cũng vô cùng suy yếu, một kích cuối cùng vừa rồi gần như tiêu hao toàn bộ chân nguyên của các nàng.

Hai người nhanh chóng lấy ra đan dược ăn vào, trong giây lát dược lực tan ra, khí sắc bọn họ hơi chuyển biến tốt đẹp.

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Nhanh chóng trở về!"

Yến Minh Họa gật đầu, một trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, mặc dù bọn họ thắng nhưng cũng là thắng hiểm, tình trạng hiện tại của hai người đều rất không tốt, hơn nữa Bùi đạo hữu còn đang chờ bọn họ...

Nàng chợt nói: "Đi!"

Còn chưa nói hết câu, hai người đã đồng thời thi triển độn pháp rời khỏi nơi đây.

Trời đã sáng, gió tây trùng điệp thổi đến, cỏ dài xa xa dần nằm thấp, cỏ lau còn sót lại ở chỗ gần cũng theo đó chập chờn.

Cỏ cây úa vàng hiện ra từng điểm sóng ánh sáng dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, sau một lát có chim tước gan lớn thử dừng bay thăm dò, như là bầy cá lại tụ đến sau khi sóng gió qua đi.

Côn trùng kêu vang tước gáy dần quay về bình thường, sau đó mùi máu tanh bốc lên bị cơn gió mạnh thổi tan, chỉ còn lại từng bộ thi cốt cứng đờ lạnh buốt.

Máu đen ngưng thành màu đỏ đen, khuôn mặt xanh biếc chưa ngắm hai mắt, Lô Hoa trại ngổn ngang lộn xộn khắp nơi.

Di chỉ Hồng Thạch bảo, Đương Thanh trại tạm thời dựng hàng rào, một đội ngũ xếp hàng ở cổng hàng rào vừa chuẩn bị hoàn tất.

Mười mấy tên sơn tặc thân thể khoẻ mạnh, vẻ ngoài tương đối đoan chính lại thay áo bào mới tinh, sau lưng, bên hông đeo binh khí lau sạch sẽ, đều ngẩng đầu ưỡn ngực lấy ra khuôn mặt có tinh thần nhất của mình.

Phía trước đội ngũ, ánh mắt ba vị đương gia như chim ưng đảo qua bọn họ, dừng lại chốc lát, lúc này mới khẽ gật đầu.

Lúc này, Tam đương gia trầm giọng nói: "Đại ca, nhị ca, các ngươi yên tâm! Lần này đi gặp trại chủ Lô Hoa trại, chắc chắn ta sẽ làm việc ổn thỏa, tuyệt đối không thất lễ với Lô Hoa trại, cũng tuyệt đối không làm mất thanh danh Đương Thanh trại ta!"

đại dương gia và Nhị đương gia nghe vậy khẽ gật đầu.

Đương Thanh trại bọn họ vừa tới Nhạn Hồi cốc, căn cơ bất ổn, lại bị người ở đây bài xích, vì vậy tối hôm qua ba người đã bàn bạc hôm nay sẽ đến chào hỏi Lô Hoa trại.

Lô Hoa trại này có thực lực cường đại, trại chủ võ công xuất chúng, là minh hữu đáng giá để Đương Thanh trại kết giao nhất hiện nay.

Lần này tam đệ tự mang theo hậu lễ đến Lô Hoa trại, cũng vì thể hiện thành ý của Đương Thanh trại bọn họ.

Lấy cách làm người của trại chủ Lô Hoa trại, chỉ cần bọn họ chủ động yếu thế, lấy lòng, tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận, dẫn làm khách quý.

Đến lúc đó, hai trại kết minh, Đương Thanh trại sẽ thật sự đứng vững bước chân ở Nhạn Hồi cốc.

Nghĩ đến đây, đại dương gia nói: "Tất nhiên đại ca rất yên tâm với ngươi, nhưng trên đường đi ngươi cũng phải chú ý hơn."

"Nếu gặp phải rắc rối, không được làm mất uy phong Đương Thanh trại ta."

"Dù sao, bây giờ chúng ta có Đương Thanh đại tiên che chở!"

Tam đương gia gật đầu: "Ta hiểu rõ!"

Nhị đương gia lại nhìn đội ngũ, thấp giọng nói: "Lần này mang lễ vật đến, cái khác thì cũng thôi, tốt nhất ngươi tự giữ một hộp kim châu ngọc thạch kia, đến lúc đó dâng lên ở trước mặt trại chủ Lô Hoa trại, cũng có thể khiến hắn càng thoải mái"

"Như thế, cho hắn đủ thể diện, lúc bàn chi tiết kết minh cũng dễ dàng hơn nhiều."

Chương 1760: Thăm hỏi sơn đầu (1)

Tam đương gia nói: "Nhị ca nói đúng lắm, ta cũng dự định làm như thế"

Nói xong chuyện quan trọng, thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều, Tam đương gia ngẩng đầu quan sát sắc trời, nhân tiện nói: "Đại ca, nhị ca, ta nên xuất phát."

"Chắc chắn trại chủ Lô Hoa trại sẽ mời cơm, chỉ sợ đêm xuống mới có thể trở về."

đại dương gia và Nhị đương gia gật đầu nói: "Đi thôi."

Thế là, ba vị đương gia ôm quyền với nhau, Tam đương gia quát:

"Đám Nhị Lang, đi theo ta!"

"Vâng!" Đám sơn tặc bị chọn ra nghiêm nghị đồng ý, chợt nhanh chân đi theo Tam đương gia.

Sau một lát, đội ngũ nối đuôi nhau rời khỏi doanh địa, vừa đi vào đường núi cô cây tươi tốt, xung quanh đã xuất hiện từng bóng người ăn mặc muôn hình muôn vẻ, quang minh chính đại đi theo.

Thấy cảnh này, lập tức có một tên sơn tặc tiến lên, sau khi tới gần Tam đương gia nhanh chóng nói: "Tam đương gia, có cần đuổi những thám tử này đi không? Hoặc là..."

Hắn ta giơ bàn tay lên, tay cắt một cái ở cổ.

Tam đương gia hừ lạnh một tiếng, nói: "Không cần, cứ để bọn họ đi theo."

"Vừa hay để đám đồng đạo này thấy việc Đương Thanh trại và Lô Hoa trại sắp kết minh"

Sơn tặc nghe vậy, gật đầu nói: "Vâng!"

Sau đó lui về bên trong đội ngũ.

Tam đương gia liếc nhìn những thám tử đi theo kia, cũng không quan tâm.

Hiện tại bọn họ đi thăm hỏi Lô Hoa trại, trước khi đến Lô Hoa trại, ai đám ngăn cản bọn họ là không cho Lô Hoa trại mặt mũi.

Lấy thực lực của Lô Hoa trại cùng tính tình trại chủ, bên trong Nhạn Hồi cốc này không có đồng đạo nào làm ra chuyện ngu xuẩn như thế.

Chờ hắn ta đến Lô Hoa trại, dựa vào võ công và tài ăn nói của mình, cộng thêm lần này chuẩn bị hậu lễ, nhất định có thể kết làm minh hữu với Lô Hoa trại.

Đến lúc đó, khác trại càng không thể động vào bọn họ!

Nghĩ tới đây, Tam đương gia quát: "Tăng thêm tốc độ!"

Rất nhiều sơn tặc đồng thanh đáp: "Vâng!"

Tốc độ đi đường của toàn bộ đội ngũ đột nhiên tăng lên.

Doanh địa Đương Thanh trại.

Trong miếu thờ Đương Thanh đại tiên.

Đỉnh bốn chân trong đình cắm lít nha lít nhít hương dây, mùi hương đặc biệt của hương hỏa nồng đậm như thực chất, sương mù tràn ngập, làm mờ mịt cảnh tượng trong cả tòa miếu thờ.

Phòng chính buông rèm, Bùi Lăng hóa thành dáng vẻ Lô Hoa đại tiên đã đợi tròn một đêm.

Thấy sắc trời đã sáng, Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa lại vẫn chưa trở về, trong lòng Bùi Lăng đã chắc chắn hai người Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa gặp phải rắc rối gì đó!

"Hiện tại tu vi của Lệ sư tỷ và Yến đạo hữu đã khôi phục Trúc Cơ trung kỳ."

"Lần này bọn họ đến Lô Hoa trại, chỉ có vị Lô Hoa đại tiên kia có thể uy hiếp bọn họ"

"Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc thực lực của Lô Hoa đại tiên không khác Đương Thanh đại tiên và Xích Dực đại tiên lắm"

"Cơ bản đều là Kết Đan"

"Mặc dù cao hơn Lệ sư tỷ và Yến đạo hữu một cảnh giới lớn, nhưng thiên kiêu đỉnh cấp chín môn phái lớn, vốn có thực lực chiến đấu vượt cấp."

"Cộng thêm ta cho [Tru Ác Kỳ], chắc hẳn tự vệ không có bất cứ vấn đề gì..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng vẫn hơi không yên lòng.

Mặc dù nghĩa địa có quy tắc phục sinh, nhưng Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa đều là nữ nhân của hắn, hắn cũng không hy vọng thấy hai người thật sự chết một lần!

Thế là, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, hóa thành dáng vẻ ban đầu của mình, đi xuống từ trong điện thờ tượng thần, sau đó bước ra bên ngoài miếu thờ.

Sau một lát, bên cạnh cô mộ vùng bỏ hoang đột nhiên xuất hiện bóng dáng Bùi Lăng.

"Tất": "Đề" thủ hộ ở đây phát hiện khí tức của hắn ta, lập tức mở to mắt, đứng dậy hành lễ: "Chủ thượng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến trước mộ bia tập trung nhìn lại, đã thấy phía trên mộ bia vẫn là chữ bằng máu đầm đìa, lại không xuất hiện tên Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa.

Hắn thầm thở phào, chữ bằng máu phía trên này có thể giúp hắn xác định trạng thái hiện tại của Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa.

Chỉ có điều, chữ bằng máu chỉ có thể xác nhận hai người chưa từng bỏ mình, lại không thể thể ra tình huống khác.

Thế là, Bùi Lăng nói: "Đề, bây giờ ngươi xuất phát đến Nhạn Hồi cốc Lô Hoa trại, tìm kiếm tung tích Lệ sư tỷ và Yến đạo hữu."

"Nhớ kỹ! Sau khi tới gần Lô Hoa trại, tất cả cẩn thận"

"Rất có thể Lô Hoa đại tiên đã thức tỉnh"

"Đề" yếu ớt nói: "Vâng!"

Tiếng nói vừa ra, nàng đã hóa thành một bộ áo bào màu trắng phiêu đãng chạy về phía Nhạn Hồi cốc.

Đưa mắt nhìn "Để" đi xa, Bùi Lăng dặn dò "Tất": "Ngươi tiếp tục trông coi ở chỗ này."

"Tất" gật đầu: "Vâng!"

Trong nháy mắt, bóng dáng Bùi Lăng lặng yên nhạt lại, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Sau mấy tức, hắn đã về tới Đương Thanh trại.

Vừa trở về trong miếu của mình, Bùi Lăng cảm thấy hai đạo khí tức cực kỳ quen thuộc đang nhanh chóng tới gần.

Trong lòng hắn hơi động, lập tức nhận ra là Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa trở về!

Ngay sau đó, váy đen nhẹ nhàng, thải y hoa mỹ đồng thời xuất hiện trong phòng chính miếu thờ.

Lúc này khí tức hai người lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, tay áo vẫn đang nhỏ xuống từng vết máu đỏ thắm, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến.

Chương 1761: Thăm hỏi sơn đầu (2)

Bùi Lăng lập tức tiến lên đỡ lấy hai người, nhanh chóng hỏi: "xảy ra chuyện gì?"

Lúc này tay Lệ Liệp Nguyệt lạnh như băng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trạng thái rất không tốt, chỉ ngắn gọn nói:

"Tối hôm qua ra tay, bị Lô Hoa đại tiên phát hiện"

Quả nhiên là Lô Hoa đại tiên!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức trầm giọng nói:

"Các ngươi chữa thương trước, việc khác đợi lát nữa lại nói."

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều gật đầu, hai người đi ra phòng sau điện thờ, sau khi lấy ra bồ đoàn, ăn vào đan dược, ngồi xếp bằng chữa thương.

Bùi Lăng một tấc cũng không rời bảo vệ ở bên cạnh.

Hương dây chầm chậm thiêu đốt, hương khói phiêu tán tràn ngập đầy miếu, khiến từng bóng dáng mơ hồ.

Nơi xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang tước gáy, càng khiến trong miếu tĩnh mịch yên tĩnh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời bay lên giữa trời, đã vào lúc giữa trưa.

Tam đương gia dẫn theo đội ngũ Đương Thanh trại, sau khi trải qua một phen hành quân gấp gáp, đã đến gần Lô Hoa trại.

Đứng trên dốc cao nhìn xuống, trong tầm mắt đều là một bụi cỏ lau trùng điệp.

Nơi xa, lúc cỏ lau chập chờn theo gió ngẫu nhiên lộ ra một góc lầu quan sát, chính là Lô Hoa trại.

Thấy đã đến gần Lô Hoa trại, thám tử sơn trại khác lập tức dừng bước.

Tam đương gia phát hiện tình cảnh này, hơi mỉm cười một cái, chợt vận đủ nội kình, cao giọng nói: "Đương Thanh trại Chu Tam mang theo lễ đến đây, bái kiến trại chủ Lô Hoa trại!"

Tiếng nói không tính vang dội, lại cuồn cuộn truyền ra bốn phương tám hướng đều có thể nghe được.

Sau khi nói xong câu đó, vẻ mặt Tam đương gia bình thản.

Hắn ta không tiếp tục đi tới, phái thủ hạ đến trước cổng Lô Hoa trại đưa bái thiếp vào trong, mà cố ý sử dụng cách này để thông báo cho Lô Hoa trại, cũng vì nhân lúc toàn bộ thám tử Nhạn Hồi cốc đều ở gần đây, thể hiện ra thực lực của Đương Thanh trại!

Nhưng chờ giây lát không thấy Lô Hoa trại có bất kỳ đáp lại nào.

Sắc mặt Tam đương gia hơi sợ sệt, thế là hắn ta lại vận đủ nội kình, cất cao giọng nói: "Đương Thanh trại mang theo lễ đến đây, bái kiến trại chủ Lô Hoa trại!"

Cơn gió mạnh gào thét, cỏ lau chập trùng như sóng cả.

Từng đám hoa lau bay lả tả đây trời như bông tuyết bay lả tả, tung hoành xen lẫn, che đậy tầm mắt.

Mấy con vịt hoang bay tới từ đằng xa, không coi ai ra gì bay vào trong đó.

"Dát... Dát...

Chim tước khàn giọng kêu to ở chỗ sâu trong cỏ lau, càng làm nổi bật sự yên tĩnh xung quanh.

Lầu các trại tường Lô Hoa trại lúc ẩn lúc hiện giữa cỏ lau, không có bất cứ tiếng động gì, yên tĩnh như chết.

Thấy Lô Hoa trại như không coi Đương Thanh trại ra gì, mặt mũi Tam đương gia lập tức hơi không nhịn được, sắc mặt đám sơn tặc cùng đi lần này cũng rất khó coi.

Trong giây lát, một thủ hạ do dự khẽ hỏi: "Tam đương gia, làm sao bây giờ?"

Tam đương gia hừ lạnh một tiếng, mặc dù không biết vì sao việc này lại biến thành như vậy, nhưng hiện tại lời nói đã hô lên rồi, nếu không nhìn thấy cả mặt trại chủ Lô Hoa trại, đã xám xịt trở về như vậy, chẳng phải sẽ khiến tất cả đồng đạo trong Nhạn Hồi cốc chê cười sau?

Về sau Đương Thanh trại bọn họ còn lăn lộn trên dường như thế nào?

Thế là, Tam đương gia lập tức nói: "Cứ coi như trại chủ Lô Hoa trại đã đồng ý, trực tiếp đi vào!"

Thủ hạ nói: "Vâng!"

Tam đương gia ra lệnh đội ngũ tiếp tục xuất phát, giơ lên rất nhiều lễ vật tiếp tục đi về phía Lô Hoa trại.

Xuyên qua bụi cỏ lau rậm rạp, một đoàn người nhanh chóng đi tới cổng Lô Hoa trại.

Đã thấy cửa trại nửa mở, trong ngoài đều hoàn toàn yên tĩnh.

Trong lòng đám người nghi ngờ, Tam đương gia nháy mắt, một sơn tặc lập tức tiến lên đẩy cửa trại ra, đã thấy sau cửa có hai bộ thi thể ngã rạp, đều thất khiếu chảy máu, vẻ mặt hoảng sợ, cơ thể đã cứng ngắc.

Thấy cảnh này, Đương Thanh trại đều hoảng sợ, sau khi nhìn nhau, lập tức ném lễ vật rút ra trường đao.

Bọn họ cảnh giác xung quanh, lưng tựa vào nhau đi vào bên trong từng bước một.

Chẳng mấy chốc đã thấy càng nhiều thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã lăn ở bên trong, phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể nói là thây ngang khắp đồng.

Thậm chí trại chủ Lô Hoa trại cũng chết thảm ở trong số đó.

Tất cả sơn tặc Đương Thanh trại, bao gồm Tam đương gia đều ngây người ngay tại chỗ.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Tam đương gia đã lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên kiểm tra thi thể trại chủ Lô Hoa trại.

Trong giây lát, hắn ta thay đổi sắc mặt, trên dưới cả người trại chủ Lô Hoa trại không có bất kỳ vết thương gì, nhìn khuôn mặt răng, lại lấy ngân châm cắm vào trong cơ thể xem xét cũng không phải trúng độc, ngoại trừ sắc mặt vô cùng hoảng sợ, có thể suy đoán trước khi chết đã trải qua sự sợ hãi lớn lao, lại không nhìn ra đã chết như thế nào!

Tam đương gia lại kiểm tra mấy thi thể, chẳng mấy chốc phát hiện tất cả người Lô Hoa trại đều chết như vậy, hơn nữa hình như cũng chết cùng một thời gian!

Có thể trong nháy mắt đồ diệt toàn bộ Lô Hoa trại, hơn nữa không để lại bất kỳ dấu vết gì trên một cỗ thi thể...

Hắn ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp cao thủ như vậy!

Chương 1762: Lòng dạ thật sâu!

Đang nghĩ ngợi, một trận cơn gió lạnh vô cùng âm u lạnh lẽo thổi qua, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, trong lúc này yên lặng như tờ, tất cả tiếng côn trùng kêu vang tước gáy đều biến mất, thậm chí cỏ cây cũng dừng chập chờn.

Khóe mắt liếc qua, hình như có một góc áo trắng, tóc dài rủ xuống, không kịp thấy rõ hình dáng tướng mạo cụ thể lóe lên một cái rồi biến mất, lúc nhìn lại chỉ thấy cỏ lau cuồn cuộn, sương ý sâu nặng, ngoài ra không có vật gì.

Tam đương gia lập tức thay đổi sắc mặt, loại tìm đập nhanh đột nhiên xuất hiện này... Vị cao thủ kia còn chưa rời đi?

Nghĩ tới đây, hắn ta vội vàng phân phó: "Đi mau!"

Những sơn tặc khác cũng cảm thấy trong lòng run rẩy, nghe vậy vội vàng đáp: "Vâng!"

Không do dự chút nào, một đoàn người Đương Thanh trại nhanh chóng rời đi.

Trên một sườn núi bên ngoài Lô Hoa trại, rất nhiều thám tử dựa vào cô cây úa tàn hỗn tạp che dấu đang hội tụ ở đây, vừa theo dõi vừa khẽ nói chuyện: "Vị Tam đương gia Đương Thanh trại kia có võ công cực kỳ cao, phải cẩn thận một chút"

"Đối với chúng ta, chắc chắn rất lợi hại." Một tên thám tử trong đó nghe vậy lại lắc đầu, nói: "Nhưng còn chưa được trại chủ Lô Hoa trại để vào mắt, không thấy vừa rồi vị Tam đương gia này lấy cờ hiệu Đương Thanh trại cầu kiến, từ trên xuống dưới Lô Hoa trại không để ý tí nào sao?"

"Ha ha ha..." Đám thám tử nghe lời này đều cười to một trận, đột nhiên có người nói: "Trại chủ Lô Hoa trại chưa từng đón khách, người Đương Thanh trại cũng dám chủ động tới cửa, thật muốn nhìn xem Lô Hoa trại dạy dỗ đám quá giang long cuồng vọng tự đại này như thế nào?"

"Quá giang long cái gì? Có thể đặt chân ở Nhạn Hồi cốc ta mới gọi Long, nếu không cũng chỉ là trùng! Chỉ là quá giang trùng, ai biết có phải vừa chuyển chỗ đã bước vào vết xe đổ của Hồng Thạch bảo hay không?"

"Nói rất đúng! Hồng Thạch bảo không còn, nơi đó nên do người trong số chúng ta đến chiếm, thế hệ Đương Thanh trại đều lăn lộn ở trong Đương Thanh sơn, dựa vào cái gì chạy đến Nhạn Hồi cốc ta vớt thịt?"

"Cũng không thể nói như vậy, tất cả mọi người là đồng đạo, việc Đương Thanh trại không thể làm ăn ở đó cũng không phải bí mật gì. Chỉ có điều, làm tên ăn mày nên có dáng vẻ của làm tên ăn mày, không phải mới đến đã bày ra dáng vẻ địa vị ngang nhau, tự cao tự đại..."

"Đúng! Chỉ là một Đương Thanh trại, thật sự coi mình là thứ gì Sao...

Nhưng ngay lúc đám thám tử đang trò chuyện, đã thấy đám người Đương Thanh trại vừa tiến vào Lô Hoa trại, đã quay về đường cũ, vội vã rời đi.

Bọn họ đi lại vội vàng, tốc độ rất nhanh cứ như đằng sau có vật gì đáng sợ đang đuổi theo.

Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều thám tử lại cười to một trận:

"Thấy không? Trại chủ Lô Hoa trại cũng không phải người tốt tính, Tam đương gia Đương Thanh trại này tự cho là đúng, thật sự tưởng đã đến trại, trại chủ Lô Hoa trại sẽ cho hắn chút mặt mũi, đáng tiếc, Lô Hoa trại người ta không ăn dáng vẻ này..."

"Tam đương gia, ngươi đến Lô Hoa trại bái kiến trại chủ, từ trước đến nay trại chủ Lô Hoa trại nhiệt tình hiếu khách, sao không giữ ngươi ở lại ăn cơm trưa?" Con mắt chuyển một cái, thám tử thế lực từng có xích mích với Đương Thanh trại mở miệng, cao giọng chế nhạo.

Còn có người cười hì hì nói: "Chẳng lẽ Đương Thanh trại xảy ra việc lớn gì, cho nên Tam đương gia mới đi kiên quyết như thế, thậm chí còn bỏ qua thịnh tình của trại chủ Lô Hoa trại không thèm để ý?"

"A, người này vừa vào Lô Hoa trại, đã biết bên Đương Thanh trại xảy ra chuyện gì?"

"Có lẽ trùng hợp như vậy, Tam đương gia và Đương Thanh trại tâm linh tương thông..."

"Ha ha ha ha ha..."

Đám người Đương Thanh trại nghe rõ ràng những lời này lại đều giữ im lặng như không nghe thấy, chỉ là tăng tốc bước chân, nhanh chóng rời đi.

Đám thám tử nói xong, một người trong đó lập tức nói: "Chúng ta đã đến đây, không bằng nhân cơ hội vào Lô Hoa trại hỏi thăm tình huống cụ thể một chút?"

"Nếu có thể biết Đương Thanh trại chọc giận Lô Hoa trại đến mức độ nào, sau đó tự quay về báo cáo với đầu lĩnh, cũng tiện bàn bạc khi nào trục xuất Đương Thanh trại ra khỏi Nhạn Hồi cốc.

Những người khác nghe vậy đều gật đầu: "Tốt!"

Mặc dù lấy thân phận của bọn họ, khả năng trực tiếp gặp trại chủ Lô Hoa trại không lớn, nhưng dù không vào được trong trại, hỏi thăm một vài thủ vệ ở cửa ra vào, trở về cũng là một công lao, so với việc đoạn đường này chỉ theo dõi Đương Thanh trại tốn công vô ích, càng có năng lực hơn.

Thế là, đám người đi xuống dốc núi, tiến vào bãi bùn mọc đầy cỏ lau, đi đến cửa lớn Lô Hoa trại.

Xuyên qua cỏ lau chập chờn cùng hoa lau bay đầy trời, từ xa bọn họ đã thấy kiến trúc Lô Hoa trại.

Chỉ có điều, sau khi đến gần thấy cửa trại nửa mở, hai bên lầu quan sát không có một ai, thậm chí sau khi tới gần cửa ra vào vẫn không có người quát mắng, đám thám tử lập tức cảm thấy có điểm không đúng.

Nhìn nhau, có người hỏi dò: "Lô Hoa trại huynh đệ, chúng ta là người Triệu gia trang, Hào Kiệt bảo... Không biết huynh đệ có thuận tiện mượn một bước nói chuyện?"

Sau khi giọng truyền vào cửa trại, thật lâu không có người trả lời.

Chương 1763: Nhất định càng ngày càng tốt! (1)

Đám thám tử do dự một lát, cuối cùng có người không kìm nén được dẫn đầu đi vào bên trong, những người khác rối rít đuổi theo.

Mở cửa lớn ra, tiến vào trại, chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy thi thể ngã lăn, căn phòng đổ sụp, có thể nói thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm.

"Mau nhìn!" Thám tử đi ở trước nhất đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại chỉ vào một bộ thi thể ngã trên trên đất kêu lên: "Lô, Lô Hoa trại, trại chủ!"

"Cái gì?"

Những thám tử khác nghe vậy, rối rít nhìn theo phương hướng mà hắn ta chỉ, chẳng mấy chốc đã nhận ra cỗ thi thể kia là trại chủ Lô Hoa trại! Thất khiếu hắn ta chảy máu, sắc mặt hoảng sợ, thi thể cứng ngắc, hiển nhiên đã chết quá lâu.

Tất cả mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, bị tình cảnh trước mắt dọa sợ nói không ra lời!

Sau một lúc lâu, mới có một thám tử nói: "Đương, Đương Thanh trại... Diệt Lô Hoa trại? !"

"Điều này sao có thể..." Nghe vậy, một tên thám tử khác không chút nghĩ ngợi muốn mở miệng cãi lại, chỉ có điều còn chưa nói hết câu hắn ta đã nghĩ đến vừa rồi Đương Thanh trại vội vàng rời đi, hơi ngần ngơ, lại không nói được một chữ nào nữa.

Lúc này, những thám tử khác rối rít lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Nếu lúc trước không có trại chủ Lô Hoa trại gật đầu, Đương Thanh trại có tài đức gì có thể tiến vào Nhạn Hồi cốc ta, lại chiếm cứ địa điểm cũ của Hồng Thạch bảo?"

"Lại không ngờ, Đương Thanh trại này qua sông đoạn cầu, lại ra tay hung ác như vậy!"

"Trại chủ Lô Hoa trại chỉ đáp lại chậm một chút, đã đồ diệt cả Lô Hoa trại!"

"Thật không ngờ Tam đương gia Đương Thanh trại lại là cao thủ hạng nhất"

"Lòng dạ Đương Thanh trại thật sâu!"

"Nhanh! Lập tức trở về bẩm báo với đầu lĩnh, nhất định phải liên thủ đối phó Đương Thanh trại!"

"Không sai, Đương Thanh trại lòng lang dạ thú, ác độc tàn nhẫn như thế, lại không chút lưu tình với đồng đạo từng dìu dắt mình, thế lực như thế, chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Nhạn Hồi cốc"

Lúc nói chuyện, bọn họ rối rít lùi ra sau, chẳng mấy chốc đã lùi ra khỏi bụi cỏ lau, rời khỏi bãi bùn, sau khi đi đến khoảng đất bằng, tất cả thám tử không chút do dự, lập tức nhanh chân bỏ chạy, tự chạy như điên về phía thế lực của mình.

Doanh địa Đương Thanh trại.

Miếu thờ Đương Thanh đại tiên.

Trên đất trống sau điện thờ, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa còn đang ngồi xếp bằng, hai người nhắm nghiền hai mắt, chân nguyên lưu chuyển quanh người, tâm thần đều chìm vào trong chữa thương.

Bùi Lăng đứng bên cạnh hộ pháp, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa chính phòng.

Ngay sau đó, giữa khói thuốc lượn lờ hiện ra một bóng người tái nhợt mảnh khảnh, tóc dài rủ xuống che đậy khuôn mặt, giữa sợi tóc hiện ra một con mắt máu thịt be bét, âm u lạnh lẽo sâm nhiên, nàng đi tới một bước đến chỗ cách Bùi Lăng không xa, chính là "Đề"

"Để" khom mình hành lễ, nói: "Chủ thượng..."

Lúc nói chuyện, nàng đã thấy Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa sau lưng Bùi Lăng, nhanh chóng bẩm báo: "Lô Hoa trại, đã hoàn toàn hủy diệt."

"Miếu thờ và tượng thần Lô Hoa đại tiên đã thịt nát xương tan, không còn tồn tại:

"Hiện trường có dấu vết giao chiến, từ khí tức lưu lại để suy đoán, chính là hai vị này gây nên."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Lô Hoa đại tiên đã bị diệt?

Còn là Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa ra tay?

Hắn nhanh chóng kịp phản ứng, bây giờ Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa còn đang chữa thương, vì vậy lúc trước hắn chỉ biết hai người chịu thiệt ở trên tay Lô Hoa đại tiên, lại không ngờ hai người này đã làm thịt Lô Hoa đại tiên!

Đúng vậy, vốn hắn còn có kế hoạch, chờ sau khi tu vi khôi phục Kết Đan kỳ, không thể ra tay với Lô Hoa đại tiên.

Một mặt là vì báo thù cho Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa; mặt khác là chiếm cứ mệnh cách của Lô Hoa đại tiên... Nhưng hiện tại xem ra lại không cần.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Ngươi tạm chờ một chút."

"Để" âm u lạnh lẽo nói: "Tuân mệnh!"

Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, thử dùng tâm thần cách không khóa chặt vị trí Lô Hoa trại.

Chỉ có điều, sau một lát hắn tỏ ra tiếc nuối, đáng tiếc, mặc dù Lô Hoa đại tiên đã bị Lệ sư tỷ và Yến đạo hữu giải quyết, nhưng không có mệnh cách của Lô Hoa đại tiên, hắn không thể đạt được lãnh địa của đối phương...

Lúc này, khí tức của Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đã bình phục, thương thế cũng khôi phục bảy tám phần, phát hiện động tĩnh hai người lần lượt ngừng tu luyện.

Lệ Liệp Nguyệt mở mắt ra, nói: "Bùi sư đệ, Lô Hoa đại tiên thật sự đã bị ta và lô đỉnh ký danh chém ngay tại chỗ, lúc ấy tình huống khẩn cấp..."

Chẳng mấy chốc, nàng đã kể việc tối hôm qua bọn họ ra tay với Lô Hoa trại, đến cuối cùng xử lý Lô Hoa đại tiên một lần.

Sau khi nghiêm túc nghe xong, Bùi Lăng lập tức nhíu chặt lông mày.

Lúc ấy bọn họ ra tay với Đương Thanh đại tiên, cho đến khi bắt đầu tranh đoạt mệnh cách của Đương Thanh đại tiên, đối phương mới chính thức tỉnh lại.

Nhưng không ngờ lần này, Lệ sư tỷ và Yến đạo hữu vừa ra tay, Lô Hoa đại tiên đã trực tiếp xông ra...

Sau đó, cần phải tăng cao tu vi trước tiên.

Việc lãnh địa, ít nhất phải chờ sau khi tu vi đi vào Kết Đan lại cân nhắc.

Chương 1764: Nhất định càng ngày càng tốt! (2)

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức nói: "Hiện tại chúng ta chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ."

"Mấy ngày nay thu thập sợ hãi thật tốt trước đã"

"Sư tỷ, tiếp theo ngươi và Yến đạo hữu phụ trách tình huống ở vùng Nhạn Hồi cốc này."

"Về phần Đề...

Nói đến đây, hắn nhìn "Đề": "Ngươi và Tất phụ trách bên cô mộ kia."

Lệ Liệp Nguyệt, Yến Minh Họa và "Đề" đều gật đầu.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại nói: "Đề, ngươi về cô mộ trước đi:"

"Về sau, ta sẽ thường xuyên đi lại giữa hai nơi này."

"Một khi xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời thông báo cho ta."

"Để" khom lưng nói: "Vâng!"

Thấy Bùi Lăng không có phân phó gì khác, nàng như người giấy phiêu đãng rời đi.

Đang lúc hoàng hôn, ánh tà dương trời chiều.

Vị trí mới của Đương Thanh trại, vết tích ban đầu của Hồng Thạch bảo đã không còn sót lại chút gì, ngoại trừ bộ phận trạm gác, khắp nơi đều là công nhân khí thế ngất trời.

Từng tên nô lệ thở hồng hộc làm việc, không ít sơn tặc đốc thúc bọn họ cũng đang bị đầu lĩnh thúc giục, cởi áo, lộ ra cơ thịt đầy người nhặt lên cái xẻng, cuốc lao vào giúp đỡ.

đại dương gia và Nhị đương gia đứng ở chỗ cao nhìn tình cảnh này, khẽ gật đầu, tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc Đương Thanh trại có thể dựng lại bếp nấu.

Chờ xây xong doanh địa, bọn họ lại đi tổ chức cho Đương Thanh đại tiên một buổi tế tự long trọng, vậy là có thể khai trương một lần nữa.

Lấy vị trí quan trọng của Nhạn Hồi cốc, hai người như đã thấy tình cảnh tài nguyên cuồn cuộn...

Ngay lúc này, một sơn tặc canh gác chạy như bay đến, bẩm báo nói: "đại dương gia, Nhị đương gia, Tam đương gia dẫn theo các huynh đệ trở về!"

"Ừm?" đại dương gia và Nhị đương gia đều khẽ giật mình, chợt quay người đi ra ngoài, còn chưa đi đến cửa doanh địa đã thấy một đoàn người Tam đương gia trở về, từng người thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là gấp gáp đi cả quãng đường.

Lúc này đại dương gia và Nhị đương gia đi ra phía trước, đại dương gia nghi ngờ hỏi: "Tam đệ, sao lại trở về nhanh như vậy?"

Nhị đương gia nhìn đội ngũ, thấy rất nhiều người cõng hòm xiểng lại không động vào chút nào, cũng nhíu mày lại: "Chẳng lẽ không đưa lễ vật đi?"

Sắc mặt Tam đương gia rất khó coi, lập tức ngắn gọn nói: "Lô Hoa trại bị diệt, trại chủ Lô Hoa trại cũng bỏ mình ở trong đó!"

"Toàn bộ Lô Hoa trại như xảy ra một trận địa chấn"

"Tình cảnh cực kỳ tàn bạo, người ra tay là cao thủ mà ta chưa bao giờ nghe tới!"

Nghe vậy, sắc mặt đại dương gia và Nhị đương gia đột nhiên thay đổi, Lô Hoa trại bị diệt môn rồi? !

Hơn nữa, ngay cả trại chủ Lô Hoa trại cũng bị giải quyết?

Nghĩ tới đây, hai vị đương gia nhanh chóng kịp phản ứng, Nhị đương gia cau mày nói: "Không có Lô Hoa trại, có thể đồng đạo Nhạn Hồi cốc khác sẽ nhân cơ hội ra tay với chúng ta?"

đại dương gia lại lắc đầu, bình tĩnh nói: "Hiện tại sẽ không"

"Mấy ngày gần đây, vị đại nhân vật kia sẽ đi ngang qua Nhạn Hồi cốc, không có đồng đạo nào dám gây chuyện ở thời điểm này!"

"Thế nhưng, chờ sau khi vị đại nhân vật kia rời đi thì không nói trước được."

"Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ kỹ đối sách mới được."

Nhị đương gia và Tam đương gia đều gật đầu, lần trước đại dương gia đã đề cập tin tức vị đại nhân vật kia với đồng môn, nghe nói chỉ là đi ngang qua nơi đây...

Thế là, Tam đương gia nói: "Chúng ta có Đương Thanh đại tiên phù hộ, chắc hẳn lần này sẽ không có việc gì, cho dù không có Lô Hoa trại, cũng có thể thuận lợi đặt chân ở chỗ này."

"Đương Thanh trại ta vào Nhạn Hồi cốc như cá bơi về biển, chim bay về rừng, chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt!"

đại dương gia nhẹ gật đầu: "Trước tiên vào trong trướng, kể lại kỹ càng chuyện lần này đi."

Tam đương gia nói: "Tốt!"

Ba vị đương gia quay người đi vào doanh địa, đi vào trong trướng.

"Loảng xoảng bang..."

Trong tiếng chỉ điểm và hô quát của công tượng, đủ loại tiếng động xây căn phòng lâu tường liên tiếp, bụi bặm chấn động chầm chậm tản ra.

Ánh mặt trời sắp lặn ở phía trời tây, chân trời tràn ngập màu đỏ hồng, đại dương mênh mông tuỳ tiện, màu sắc tươi đẹp ướt át.

Lôi ra một cái bóng cao to ở trên mặt đất, cơn gió mạnh trùng điệp thổi qua, vạn vật sôi trào mãnh liệt, tiếng côn trùng kêu vang tước gáy và tiếng người ồn ào xen lẫn sự bận rộn.

Ban ngày dần đi, đêm dài sắp tới.

Vào đêm.

Gió đêm nghẹn ngào, u ám bối rối, khí lạnh từng tia từng sợi tản ra.

Lúc quạ đêm đỗ đầu cành kêu lên, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng giọt sương không chịu nổi tí tách.

Trên đường lớn cây hỗn tạp chen chúc, lúc này đã không có một ai, lại không hề bình tĩnh, cáo thỏ xuyên qua, trùng rắn qua lại, không ngừng vang lên tiếng xột xoạt.

"Bộp, bộp, bộp..."

Bỗng nhiên, ở nơi xa truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ.

Phát hiện vết chân, cáo lông đỏ bỏ chạy, thỏ xám chạy trốn, trùng rắn vội vàng trở về hang động, trong khoảnh khắc trên đường lớn trống rỗng, đủ loại tình cảnh gió êm sóng lặng khác thường, chỉ còn lại một tấm bia đá khắc ba chữ to "Nhạn Hồi cốc"

yên tĩnh đứng đó.

Ánh sao ánh trăng như sương, trong giây lát soi sáng ra một cỗ kiệu mềm ở trên đường lớn.

Chương 1765: Hoàng Quý Phi

Người nhấc kiệu là bốn tên nam tử ăn mặc kiểu nô bộc, bốn tên nam tử này đều khí huyết dồi dào, huyệt thái dương nổi lên cao cao, lúc nhìn quanh mắt sáng như đuốc, cẩn thận nhìn lại, bả vai bọn họ rộng lớn hơn người thường, gan bàn tay có vết chai cực dày, hai gò má, bên gáy đều có từng đống vết sẹo.

Bốn người nâng cỗ kiệu đồng thời cất bước, đồng thời dừng chân, kiệu mềm nhanh chóng tiến lên, không nhúc nhích tí nào, lại chỉ có thể nghe được tiếng bước chân một người trên đường lớn trống rỗng.

Bên cạnh kiệu mềm, một nam tử lão niên mặt trắng không râu, bụng phệ nhắm mắt theo đuôi, hắn ta lông mày dài mắt dài, mũi cao môi mỏng mặc một bộ áo bào màu xanh đoàn hoa hơi cũ không mới, khuỷu tay khoác một cây phất trần tuyết trắng, nhìn như béo ục ¡ch nặng nề nhưng đi lại nhẹ nhàng lạ thường, rơi xuống đất im ắng, không đụng chạm đến mảnh lá.

Trong kiệu, lúc này một nữ tử trẻ tuổi hoa phục trâm cài ngồi ngay thẳng, lông mày lá liễu mắt sáng như sao, răng trắng môi tươi, trên búi tóc hoa bách hợp đeo một đỉnh quan điểm xanh biếc Loan Điểu ngậm châu, cắm trâm cài vàng ròng, mặc kha tử đỏ chót thêu Phượng Hoàng mẫu đơn, áo ngoài tay áo rộng lam nhạt vải thun vạt cân, váy thạch lưu nhàu kim, cánh tay khoác phi bạch đỏ hồng, cái cổ đeo chuỗi ngọc, cổ tay đeo vòng vàng, nhìn lại hương kiều ngọc non, đào xấu hổ mận nhường.

Sóng mắt nàng lưu chuyển, lúc nhìn quanh tươi sáng sinh tư.

Dưới tay là một thị nữ mặc áo lam váy xanh.

Nữ tử hoa phục này là Hoàng Quý Phi được đương kim thiên tử sủng ái nhất, tên là Nguyễn Tịch Lộ. Nàng xuất thân danh môn, thuở nhỏ tinh thông cầm kỳ thư họa, tuổi vừa cập kê đã dựa vào tài mạo song toàn để vang danh thiên hạ. Bởi vậy bị tuyển vào cung, Hoàng Đế vừa gặp đã cảm mến, sủng ái có thêm.

Chỉ có điều, Nguyễn Tịch Lộ đã quen thói kiêu căng, sau khi vào cung cũng không thu liễm chút nào.

Trước đó vài ngày, lại đắc tội Thái Hậu.

Quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ, trong cơn giận của Thái Hậu, Hoàng Đế cũng không thể trực tiếp đặc xá cho nàng, chỉ có thể để Quý Phi lấy danh nghĩa đến Vật Tĩnh quan ở Mộ Nham thành cầu phúc Thái Hậu, tạm thời rời cung, tránh né Thái Hậu trách phạt.

Hiện tại bốn tên kiệu phu này đều là đại nội cấm vệ đảm nhiệm, là cao thủ hạng nhất.

Ngoài ra, nam tử lão niên mặt trắng theo sát ở bên càng là một trong những hoạn quan nổi tiếng nhất trong cung cấm, tên là Bàng Sùng Đăng, thiên tư trác tuyệt, võ nghệ sâu không lường được. Mặc dù bây giờ đang gấp rút lên đường, hai mắt hơi khép, nội kình cũng lưu chuyển tự nhiên, khí tức đều thu liễm, cho người cảm giác như chỉ là một lão giả hồi hương bình thường, không có chút võ công nào.

Với thực lực của Bàng Sùng Đăng, dù cho phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, đối thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vì vậy, mặc dù chỉ là năm tên tùy tùng, lại đủ để bảo vệ Nguyễn quý phi.

Lúc này, Nguyễn Tịch Lộ nghiêng tay chống má, ngồi dựa vào bàn nhỏ trong kiệu, lông mi dài buông xuống như ngủ không phải ngủ.

Đột nhiên, kiệu mềm ngừng lại.

Nguyễn Tịch Lộ mở mắt ra, hàng lông mày kẻ đen cau lại, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Thị nữ cách đó không xa lập tức lạnh lùng quát lớn với bên ngoài:

"Chuyện gì mà dừng lại? Không phải đã nói đi thẳng về phía trước, không đến Mộ Nham thành không cho phép ngừng!"

"Đêm hôm khuya khoắt, không có nương nương phân phó, ai cho phép các ngươi nghỉ ngơi?"

Một đại nội cấm vệ trầm giọng nói: "Bẩm nương nương, không phải thuộc hạ muốn nghỉ ngơi, là đường đi trở nên xa lạ, có thể là đi nhầm đường."

Thị nữ trộm liếc vẻ mặt Quý Phi một chút, lập tức quát lớn: "Các ngươi đều làm việc thế nào? Nương nương xuất hành, thậm chí đường đi cũng không xem thật kỹ?"

"Làm trễ nải nương nương cầu phúc cho Thái Hậu nương nương, các ngươi đảm đương nổi không!"

Cấm vệ thấp giọng nói: "Thuộc hạ biết tội."

"Nương nương." Lúc này, Bàng Đăng Sùng theo sát bên cạnh kiệu mềm ôn tồn mở miệng, giảng hòa nói: "Con đường Nhạn Hồi cốc này có tiếng gập ghềnh phức tạp, chín quẹo mười tám rẽ. Từ xưa đến nay, nổi tiếng lợi dụng nơi hiểm trở."

"Chúng ta lại đi đường vào ban đêm, cũng khó tránh phạm sai lầm, mong rằng nương nương rộng lòng tha thứ"

Nguyễn Tịch Lộ hơi híp mắt lại, nhìn thị nữ.

Thị nữ lập tức hiểu ý, chậm lại một chút nói: "Nếu Bàng công công đã lên tiếng, vậy lần này bỏ qua"

"Tiếp theo cẩn thận chút."

"Đừng quên, chuyến này nương nương chúng ta muốn cầu phúc cho Thái Hậu nương nương,"

Bàng Đăng Sùng khẽ gật đầu: "Đa tạ nương nương"

Sau đó phân phó cấm vệ: "Đi trở về."

Cấm vệ thầm thở phào, vội vàng nói: "Vâng!"

Ngay sau đó, kiệu mềm nhanh chóng quay đầu, sau đó tiếp tục tiến lên.

Nhưng đi không bao lâu, cỗ kiệu tiếp tục dừng lại.

Lần này, không đợi chủ tớ Quý Phi đặt câu hỏi, cấm vệ cẩn thận nói: "Quý Phi nương nương, thuộc hạ không tìm thấy đường vừa rồi.

Trong kiệu mềm im lặng một hồi, thị nữ hỏi: "Bàng công công?"

Vẻ mặt Bàng Đăng Sùng nghiêm nghị nhìn xung quanh xa lạ, khẽ lắc đầu: "Nương nương thứ tội, Gia cũng không biết xảy ra chuyện gì."

Nghe vậy, màn kiệu nhấc lên, thị nữ áo xanh đi ra từ bên trong, nhìn cảnh vật chung quanh.

Nàng vốn không nhận ra con đường Nhạn Hồi cốc.

Chương 1766: Nửa đêm kinh hồn (1)

Bây giờ lại là ban đêm, sông núi cỏ cây hỗn tạp cùng một chỗ phủ lên ánh trăng sao lạnh lẽo, nhìn lại hình bóng lay động như yêu như quỷ, thỉnh thoảng còn có đôi mắt quạ đêm lấp lóe ở dưới bóng đêm như quỷ hỏa, chớp mắt là qua.

Tình huống như vậy nên nhanh chóng rời đi, đội ngũ lại liên tục đi nhầm đường hai lần, lập tức giận dữ nói: "Không phải các ngươi cố ý chứ? Có chủ tâm không muốn để nương nương đi cầu phúc cho Thái Hậu nương nương đúng không? !"

Bốn tên cấm vệ cũng không dám thở mạnh, đều khoanh tay không nói.

Lúc này, Nguyễn Tịch Lộ trong kiệu đưa tay, nhìn đầu ngón tay mà mình dùng nước cây bóng nước lặp đi lặp lại nhuộm đỏ, dịu dàng nói: "Tiểu Đan, đừng nói nữa"

"Bàng công công nói có lý, nơi đây địa thế phức tạp, đêm khuya đi đường, đi nhầm cũng khó tránh khỏi."

"Lại không thể chỉ trách mấy vị cấm vệ này."

"Vậy đi, các ngươi phái hai người đi chung quanh tìm kiếm tình huống, để lại ký hiệu ven đường."

"Nếu gặp phải người ta, vừa hay hỏi thăm đường."

Cấm vệ vội nói: "Vâng!"

Thị nữ Tiểu Đan lạnh lùng nhìn bọn họ, lách mình về kiệu, dùng sức hất màn kiệu.

Nguyễn Tịch Lộ yếu ớt thở dài, nói: "Bản cung có mệnh gì? Chỉ là mồm miệng không đủ lanh lợi, nói một vài điều khiến Thái Hậu hiểu lầm, lại chịu tội này... Sớm biết chuyến này long đong như vậy, còn không bằng lúc trước tự sát trước mặt bệ hạ là được rồi."

"Nương nương không cần như thế, nương nương có tấm lòng son, tốt bụng khoan dung, Thái Hậu nương nương cũng bị che mắt..."

Tiểu Đan lập tức an ủi: "huống chi bệ hạ coi ngài như châu như bảo, nếu ngài xảy ra sơ xuất gì, bệ hạ phải làm sao bây giờ?"

Còn nói: "Hiện tại chỉ là mấy tên cấm vệ này quá vô dụng, mới làm phiền ngài trì hoãn ở đây thôi"

"Chờ bọn họ tìm ra con đường chính xác, chúng có thể nhanh chóng đến Mộ Nham thành"

Nguyễn Tịch Lộ cụp mắt khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh: Tìm đường? Nàng nguyền rủa lão phụ Thái Hậu kia chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ cũng không kịp, lấy đâu ra tâm tình nhanh chóng đuổi tới Mộ Nham thành cầu phúc?

Sở dĩ bắt cấm vệ đi tìm đường, chỉ xem người phía dưới Thái Hậu có nhân cơ hội này giết bọn họ hay không.

Đến lúc đó, mình có thể dùng tính mệnh cấm vệ, Hoàng Đế khóc lóc kể lể ủy khuất và hung hiểm.

Lấy sự sủng ái của Hoàng Đế với nàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ oán trách Thái Hậu... Ù, chỉ chút chuyện như vậy, có khả năng còn chưa đủ để Hoàng Đế trở mặt với Thái Hậu vì nàng.

Nhưng không sao đây chỉ là mới bắt đầu, sau này châm ngòi từng chút một, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng phải để lão thái bà Thái Hậu kia lăn vào lãnh cung, sống không bằng chết!

Nữ chủ nhân duy nhất trong hậu cung quốc triều, chỉ có thể là Nguyễn Tịch Lộ nàng!

Mặc dù bốn cấm vệ này, tính cả Bàng Sùng Đăng đều là tâm phúc trung thành nhất với Hoàng Đế, một khi bỏ mình cũng là một loại tổn thất không nhỏ với Hoàng Đế. Thế nhưng, đây không phải là lúc cần dùng đến ưng khuyển sao?

Chỉ cần Bàng Sùng Đăng còn sống, bảo vệ an toàn của nàng là đủ.

Bốn cấm vệ khác, chết một người là được, chết hết là tốt nhất.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Tịch Lộ yên tâm thoải mái dựa ra sau, kiên nhẫn chờ đợi tin dữ.

Nhưng chờ giây lát, cấm vệ phái đi dò đường lại chậm chạp chưa về.

Nguyễn Tịch Lộ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, thấy thế, Tiểu Đan lập tức hiểu ý, lúc này bắt đầu nổi giận: "Người đâu? Đi lâu như thế, ngay cả hồi bẩm cũng không có?"

"Đêm hôm khuya khoắt, sương đêm sâu nặng, cứ để nương nương chờ ở nơi dã ngoại hoang vu như vậy?"

"Ngay cả bệ hạ cũng chưa từng hà khắc với nương nương như vậy, các ngươi thật sự to gan!"

Bên ngoài yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại gì.

Tiểu Đan không khỏi giận tím mặt, thò người ra đột nhiên một phát vén rèm kiệu lên.

Đã thấy bên ngoài kiệu lọt một mảnh đen kịt, chẳng biết ánh sao ánh trăng biến mất vô tung tích từ lúc nào, đúng là đưa tay không thấy được năm ngón.

Vừa nãy còn có thể thấy đại khái hình dáng sông núi cỏ cây, lúc này lại như hòa vào trong bóng tối vô biên vô tận này.

Tiểu Đan lập tức khẽ giật mình, không nói được một chữ nào.

Nguyễn Tịch Lộ phát hiện không đúng, hỏi: "Tiểu Đan, sao thế?"

Tiểu Đan sợ hãi, dừng một chút mới lắp bắp nói: "Người... Người không thấy đâu!"

Nguyễn Tịch Lộ cau hàng lông mày kẻ đen, lập tức đứng lên, đi ra ngoài kiệu.

Nàng vừa đi ra cỗ kiệu, đã cảm thấy sự lạnh lẽo đánh tới, đưa mắt nhìn quanh đều là một mảnh bóng tối mênh mang, yên tĩnh im ắng, côn trùng kêu vang tước gáy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cấm vệ nhấc kiệu cùng Bàng Sùng Đăng đi theo sát ở bên đều biến mất không thấy gì nữa, không để lại bất kỳ tung tích nào, chỉ có cỗ kiệu bọn họ đang ngồi lẻ loi trơ trọi ở trong đất hoang.

Nguyễn Tịch Lộ lập tức cảm thấy toàn thân dựng đứng lông tơ, vừa rồi bên ngoài không có tiếng động khác, kiệu phu đại nội cấm vệ còn có vị cao thủ đỉnh phong Bàng Sùng Đăng danh tiếng lâu năm này, tất cả đều mất tích một cách quỷ dị!

Tiểu Đan bối rối hỏi: "Nương nương, làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, Nguyễn Tịch Lộ như tỉnh lại từ trong mộng nhưng cũng hơi hoang mang lo sợ, cố tự bình tĩnh, nàng nói: "Ngươi gọi một chút, to hơn một tí, xem bọn họ có ở gần đây hay không?"

Chương 1767: Nửa đêm kinh hồn (2)

Lúc này Tiểu Đan cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng nương nương phân phó lại không dám vi phạm, thế là nàng run rẩy hô: "Bàng công công? Trương cấm vệ? Lý cấm vệ? Tôn cấm vệ? Triệu cấm vệ?"

"Các ngươi ở đâu?"

"Nương nương... Nương nương triệu các ngươi lập tức đến đây nghe lệnh!"

"Đi nhầm đường chỉ là việc nhỏ thôi, thật...

"Bệ hạ đã tự mình căn dặn các ngươi chăm sóc nương nương...

Dưới màn đêm yên lặng, không có bất kỳ đáp lại gì, chỉ có cơn gió lạnh chầm chậm quét qua khiến chủ bộc hai người lạnh lẽo cả người.

Hô hấp của Tiểu Đan dồn dập, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt Nguyễn Tịch Lộ cũng hơi có về tái nhợt, hộ vệ, nội thị của mình đều đi đâu?

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ.

Nguyễn Tịch Lộ và Tiểu Đan lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy trong bóng tối xuất hiện một bóng dáng cao lớn khôi ngô.

Hai người cực kỳ vui mừng, tưởng cấm vệ trở về đang muốn đi qua, đã thấy một bộ thi thể không đầu hư thối cao độ, không ngừng nhỏ xuống nước mủ từ đi ra trong bóng đêm, sau đó như phát hiện bọn họ, đột nhiên tăng thêm tốc độ đánh về phía các nàng.

"A!"

Nguyễn Tịch Lộ và Tiểu Đan lập tức phát ra một tiếng hét tràn ngập sợ hãi, trong chốc lát hai người căn bản không rảnh quan tâm khí thế hoàng gia, xoay người bỏ chạy.

Quý Phi chạy quá nhanh, áo ngoài màu lam nhạt vướng vào một đám nhánh cây bên đường, nàng không dám quay đầu chút nào, phát hiện váy áo bị kéo chặt chỉ dùng sức kéo lại không kéo được, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng cởi áo ngoài xuống, sau đó tiếp tục co cẵng lao nhanh.

Không có áo ngoài, bên trong nàng chỉ mặc một bộ kha tử, bàn tay phấn trắng, xương quai xanh tinh xảo, vai cổ như thiên nga đều lộ ra bên ngoài, gió đêm thổi qua làm làn váy bay lên, mép vây đỏ tươi bị bắp chân bóng loáng mảnh khảnh không ngừng đá lên, cuồn cuộn bành trướng như thủy triều màu đỏ thắm, mắt cá chân như điêu khắc từ dương chỉ mỹ ngọc vẫn oánh nhuận sáng ngời trong màn đêm.

Nguyễn Tịch Lộ không rảnh lo lắng cảnh xuân lộ ra, dáng vẻ uyển chuyển lộ rõ ràng không bỏ sót, chạy mất mạng trong bóng tối.

Chẳng mấy chốc, nàng và Tiểu Đan không còn sức bỏ chạy.

Ngay lúc tuyệt vọng, trong bóng tối dày đặc phía trước lại có ánh lửa nhỏ xíu, soi sáng ra một tòa miếu thờ nho nhỏ.

Tiểu Đan lập tức vui vẻ nói: "Nương nương, phía trước có tòa miếu!"

Nguyễn Tịch Lộ cũng quá đỗi vui mừng, vội vàng nói: "Nhanh!

Nhanh đi vào!"

Nhìn thấy đường sống, vốn thân thể hai người đã mỏi mệt không chịu nổi, lập tức có sức lực, lúc này liều lĩnh chạy về phía miếu thờ.

Bọn họ như bay qua cánh cửa, xông vào trong miếu, không kịp thở dốc đã thấy cửa lớn sau lưng không gió mà bay: "phanh" một tiếng đóng mạnh lại!

Chủ tớ hai người lập tức giật mình, nhưng thấy thi thể không đầu kia không vào theo, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Nguyễn Tịch Lộ mới nhận ra mình không áo ngoài, nàng đưa tay đè lại bộ ngực chập trùng dữ dội, thở dốc từng ngụm, đưa mắt nhìn quanh đã thấy đối diện là một bức tường quỷ thần trấn áp yêu ma quỷ quái, hình như đằng sau có đình viện.

Hiện tại hai người đã mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có lòng nhìn kỹ, vội vàng đi đến sau bức tường, thấy đỉnh bốn chân trong đình có hương hỏa lít nha lít nhít, khói mù lượn lờ hương dây tràn ngập đầy đình, khiến chủ tớ đột nhiên cảm thấy an toàn.

Chỉ có điều, nhà ngói cung phụng tượng thần lại cửa sổ đóng chặt, yên lặng như không có người ở đây.

Nguyễn Tịch Lộ và Tiểu Đan không để ý tới điều gì hết, lúc này chắp tay trước ngực bái lạy chính phòng bái một cái, liền đi tới trên bậc thang trước chính phòng ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Đây, cũng không biết nơi này là cung điện của vị đại tiên nào..."

Nguyễn Tịch Lộ thở hổn hển nói: "Thế nhưng, đã được cung phụng, chắc hẳn... Chắc hẳn quỷ quái bình thường không vào được..."

Tiểu Đan vội vàng gật đầu: "Không sai không sai... Vừa rồi đã thấy được trên bức tường, yêu ma quỷ quái, đều, đều không vào được... Chắc chắn không vào được...

Thở hổn hển mấy lần, ánh mắt Nguyễn Tịch Lộ nhìn cái đỉnh bốn chân cách đó không xa, nói: "Chờ thêm chút, chúng ta cùng đi đốt nén nhang, cầu đại tiên nơi đây phù hộ..."

"Nương nương là người hiền tự có thiên tướng..." Tiểu Đan vội nói: "Nếu không sao chúng ta có thể trùng hợp gặp được ngôi miếu thở này như vậy?"

"Có thể thấy vị đại tiên này cũng cố ý che chỗ nương nương..."

Nguyễn Tịch Lộ nói: "Đại tiên từ bi, sau này bản cung nhất định làm kim thân cho đại tiên..."

Nói đến đây, nàng khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu Đan, đừng khoác tay lên lưng bản cung nữa."

Tiểu Đan nghe vậy khẽ giật mình, vô thức nói: "Nương nương, không có, tay tiểu tỳ đều ở đâu."

Nói xong, nàng lập tức giơ hai tay của mình lên cho Quý Phi nhìn.

Vẻ mặt Nguyễn Tịch Lộ lập tức cứng đờ, nàng cúi đầu từng chút một, chỉ thấy bên hông mình có một bàn tay trắng bệch mảnh khảnh, vẫn đang bám vào bên hông của nàng, nó như huyền băng vạn năm, cách lớp vải áo mềm mại không ngừng truyền ra cảm giác lạnh băng sâm nhiên.

Tiểu Đan nhìn theo phương hướng của nàng, cũng thấy cái bàn tay này.

Ánh mắt chủ tớ hai người nhìn lên dọc theo bàn tay, đã thấy sau bàn tay trống rỗng, cũng không có cái gì.

Chương 1768: Ai làm phiền bản tiên?

Ngay sau đó, lại có hai bàn tay khoác lên vai Nguyễn Tịch Lộ và Tiểu Đan.

"Aaalt Theo một tiếng kêu sợ hãi đến cực điểm, chủ tớ hai người trực tiếp ngất đi...

Tiếng thét chói tai im bặt, trong miếu thờ lập tức an tĩnh lại.

Hương hỏa trong đỉnh bốn chân lượn lờ dâng lên, sương mù tản ra, bóng dáng Bùi Lăng chậm rãi hiện ra.

Khí tức của hắn đã từ Trúc Cơ trung kỳ đi vào Trúc Cơ hậu kỳ!

Đêm nay thu hoạch không tệ!

Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa bày ra rất nhiều mê trận ở Nhạn Hồi cốc, một đêm này đã đưa mấy nhóm người tới.

Đặc biệt là nữ tử trẻ tuổi quần áo không chỉnh tề lại khó nén thiên sinh lệ chất trước mắt, sự sợ hãi do nàng cung cấp còn nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại.

Bùi Lăng có thể nhanh đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ như vậy, có thể nói không thể bỏ qua công lao của nàng.

"Lần trước, tình huống của Lâm Phong kia cũng gần như vậy...

"Lần này, hình như còn là một vị Quý Phi...

"Hai lần đều trùng hợp như vậy, cứ như chủ động đưa tới cửa:

"Kỳ thủ... Không chỉ là tranh đạo sao?"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đột nhiên đưa tay ra một cái, bắn ra một sợi chân nguyên huyết sắc nhanh chóng chui vào mi tâm Quý Phi.

Bóng dáng của hắn nhạt đi một cách quỷ dị, trong giây lát biến mất không thấy tăm hơi.

Ngay sau đó, Nguyễn Tịch Lộ chậm rãi tỉnh lại.

Nàng mở mắt ra, đầu tiên sắc mặt mờ mịt, sau đó lập tức xoay người ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Thấy thị nữ Tiểu Đan còn đang hôn mê, mình vẫn ở trong miếu thờ vô cùng kinh khủng này, Nguyễn Tịch Lộ không do dự chút nào, lập tức muốn cất bước rời đi.

Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo sâm nhiên đột nhiên giáng lâm!

Trên mặt Nguyễn Tịch Lộ không kịp hiện ra vẻ hoảng sợ, đã như sâu bọ bị phong tồn trong hổ phách, cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy chút nào.

Một giọng nói bạo ngược, hùng vĩ như ẩn chứa ý chí không thể kháng cự đột nhiên vang lên bên tai nàng: "Ai làm phiền bản tiên?"

Trong chớp mắt giọng nói này vang lên, Nguyễn Tịch Lộ lập tức thấy cảm giác đáng sợ ngưng kết, trong lòng hơi thả lỏng.

Trong lòng nàng hoảng sợ, lập tức quỷ rạp xuống đất không dám hành động, vẻ mặt sợ hãi nói: "Bản cung... Không, tín nữ Nguyễn Tịch Lộ, không, không biết tôn giá ở đây, có chỗ mạo phạm, kính xin tha thứt"

Giọng nói kia lạnh lẽo nói: "Làm phiền bản tiên, ngươi có cầu xin gì?"

Cầu xin gì?

Nguyễn Tịch Lộ đang muốn tiếp tục nhận lỗi, nghe vậy ngẩn người, nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức nhân tiện nói: "Bẩm báo đại tiên, chuyến này tín nữ vì tiến về Mộ Nham thành, bây giờ lạc đường nơi hoang dã, cầu xin đại tiên khai ân, đưa tín nữ rời khỏi nơi đây!"

"Sau khi trở về, xây dựng một tòa miếu thờ cho bản tiên" Giọng nói kia không hề do dự, bình thản nói ra điều kiện của mình.

Nguyễn Tịch Lộ liên thanh đáp: "Vâng! Vâng! Sau khi tín nữ trở về, nhất định xây miếu nặn tượng cho đại tiên, ngày đêm cung phụng..."

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua miếu thờ, gió lớn cuốn Nguyễn Tịch Lộ và Tiểu Đan lên, lao ra ngoài.

Trong lúc trời đất quay cuồng, Nguyễn Tịch Lộ đột nhiên nhớ ra, vội vàng hỏi: "Xin hỏi tôn, tôn hiệu của đại tiên?"

"Yểm!"

Giọng nói kia hùng vĩ, âm u lạnh lẽo như ẩn chứa ý chí không thể ngăn cản, xuyên qua cơn gió mạnh lồng lộng, như thực chất in dấu vào đầu óc nàng.

Trước mắt Nguyễn Tịch Lộ như thấy một bóng dáng vô cùng vĩ ngạn, thân hình hắn cao lớn, huyền bào phần phật, hai tay thả lỏng sau lưng, đón gió mà đứng, tóc dài rối tung, trên khuôn mặt mang theo một tấm mặt nạ không có ngũ quan, bóng loáng như gương, quanh thân có huyết sát chỉ khí quanh quẩn, trông cao ngạo, lạnh băng, tuấn tú, quỷ dị, thần bí... Cường đại!

Quý Phi khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, đây là tôn tượng của đại tiên "Yểm'"!

Không kịp suy nghĩ nhiều, cảnh tượng trước mắt nhanh như điện chớp, kỳ quái, gió mạnh thổi đến khiến nàng không nhịn được nhắm chặt hai mắt, căn bản không thể mở mắt.

Lúc lấy lại tinh thần, Nguyễn Tịch Lộ phát hiện mình và thị nữ đã về bên trong kiệu mềm, Tiểu Đan ngã oặt ở bên, khí tức xung quanh bình thản thư giãn, không âm trầm đáng sợ giống trước đó.

To gan vén màn kiệu lên, đã thấy Bàng Sùng Đăng và bốn tên cấm vệ đều hôn mê bên cạnh kiệu.

Phía trước không xa là một tòa thành lâu nguy nga đứng sừng sững.

Phía trên cửa thành, bảng hiệu trải rộng gian nan vất vả khắc ba chữ to: "Mộ Nham thành"

Đây là nơi mà nàng muốn đi trong chuyến này!

Ngón tay Nguyễn Tịch Lộ nắm lấy màn kiệu khẽ run lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua tòa thành trì này, sau một hồi lâu vẻ sợ hãi, bối rối, lo lắng trong mắt tan thành mây khói, tất cả cảm xúc phức tạp hóa thành sự vui mừng như nhặt được chí bảo!

Đại tiên!

Một vị đại tiên chân chính!

Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, thân diệu vô biên, tất nhiên là tiên pháp!

Thân là Quý Phi, lúc trước Nguyễn Tịch Lộ cũng từng bái lạy rất nhiều đại tiên nổi tiếng ở bên ngoài, thậm chí có một vài người còn được hoàng gia cung phụng, nhưng chưa từng có vị đại tiên nào có thể linh nghiệm như thế!

Không!

Nói đúng ra, nàng chưa từng gặp đại tiên có thể hiển linh như thết

Chương 1769: Thời cơ (1)

Nghĩ tới đây, Nguyễn Tịch Lộ lập tức tập trung ý chí, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào biết chuyện này!

Ngoài ra, sau khi vào Mộ Nham thành này, chuyện thứ nhất là nhanh chóng xây dựng miếu thờ cho vị đại tiên này.

Đương nhiên, chỉ xây một tòa chắc chắn không đủ, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn xin đại tiên thành toàn.

Trước tiên xây mười toà, nàng muốn thanh xuân mãi mãi, nàng muốn lão thái bà Thái Hậu kia chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, nàng muốn Hoàng Hậu và Thái Tử đều chết sạch, nàng muốn mình mẫu nghỉ thiên hạ, nàng muốn buông rèm chấp chính, nàng muốn...

Hừ!

Chờ việc lần này được giải quyết, sau khi trở lại bên cạnh Hoàng Thượng, lại xây một trăm tòa, một ngàn tòa...

Đang nghĩ ngợi, đầu ngón tay Bàng Sùng Đăng giật giật, bốn tên cấm vệ cũng mấp máy môi, chậm rãi tỉnh lại.

Nguyễn Tịch Lộ lập tức hạ màn xe xuống, lấy ra một chiếc áo ngoài mới tinh từ trong hốc tối trên kiệu mềm, khoác lên đầu vai, chợt ghé vào trên bàn nhỏ, hai mắt nhắm nghiền như hôn mê bất tỉnh.

Bên ngoài kiệu mềm, Bàng Sùng Đăng mở to mắt, từng cảnh đáng sợ vừa trải qua trước đây không lâu hiện ra trong đầu, lập tức giật mình một cái, nhảy lên từ dưới đất, đang muốn tìm kiếm đường sống, đã thấy bốn tên cấm vệ cũng ngã trên mặt đất, sắc mặt mê mang, hiển nhiên cũng vừa khôi phục một chút ý thức.

Sắc mặt hắn ta thay đổi, không rảnh để ý những người này, lập tức thi triển khinh công lao tới bên cạnh kiệu mềm, một phát vén rèm xe lên.

Đã thấy bên trong kiệu mềm vẫn như thường, thị nữ Tiểu Đan hôn mê ở bên, Quý Phi thì ghé vào trên bàn nhỏ như không xương, tóc đen hỗn loạn, trâm cài lỏng lẻo, hô hấp của nàng đều dặn như còn đang mê man.

Thấy Quý Phi không có trở ngại gì, Bàng Sùng Đăng mới thầm thở phào, sau khi rón rén buông màn kiệu xuống, lại đi xem bốn tên cấm vệ.

Lúc này cấm vệ mới chậm rãi bò lên từ trên mặt đất, từng người sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng nghĩ đến những tình cảnh hoảng sợ muốn chết trong tối hôm qua.

Năm người nhìn nhau một lát, một tên cấm vệ trong đó đột nhiên chỉ vào tường thành cách đó không xa, thất thanh nói:

"Các ngươi xem, đây là đâu? !"

Lúc Bàng Sùng Đăng và ba tên cấm vệ khác thấy rõ ràng ba chữ "Mộ Nham thành", đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn nhau.

Trong sự lặng im ngắn ngủi, Bàng Sùng Đăng trầm giọng nói:

"Chư vị, việc tối hôm qua rất quỷ quyệt, vẫn đừng truy cứu đến cùng thì tốt hơn"

"Nếu không, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt!"

Nghe vậy, bốn tên cấm vệ đều gật đầu, vẻ mặt rất khó coi.

Lúc này, một cấm vệ do dự hỏi: "Quý Phi nương nương..."

"Nương nương và Tiểu Đan đều ở trong kiệu." Bàng Sùng Đăng khẽ nói: "Nhìn không có gì đáng ngại... Vậy đi, bây giờ các ngươi nâng kiệu, ta đi gọi mổ cửa thành, lập tức vào thành!"

"Chờ nương nương tỉnh lại, chúng ta cứ chắc chắn tối hôm qua đã làm theo ý của nương nương, tìm tới một gia đình dẫn đường, đi đường tắt đến Mộ Nham thành sớm hơn"

"Trong lúc này hình như nương nương quá mỏi mệt đã ngủ thiếp đi, cho nên không biết."

"Về phần con đường gần kia, còn có người dẫn đường, chúng ta thống nhất khẩu cung một chút...

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm hôm sau, sương đêm chưa gặp ban mai, lạnh lẽo mới trút, giữa tiếng côn trùng kêu vang xột xoạt, theo một tiếng gà gây to rõ không biết từ đâu mà đến, Đương Thanh trại dần thức tỉnh.

Sơn tặc ngáp dài đang nấu rau cháo trước mấy cái lò đất xếp thành hàng.

Quản sự sơn tặc cầm theo đao thương kiếm kích, đi qua đi lại đốc thúc toàn trường, chẳng mấy chốc tiếng gõ "đỉnh đinh đang đang", tiếng đào móc vang lên khắp nơi.

Nơi duy nhất không bị quấy rầy, là miếu Đương Thanh đại tiên trên dốc nhỏ.

Hoa tươi yên lặng nở rộ, trước và sau miếu đều yên tĩnh.

Ba vị đương gia dậy sớm đi lên dâng hương, nhìn chằm chằm sơn tặc đang trực quét dọn từ trong ra ngoài sạch sẽ, trong lòng mặc niệm Đương Thanh đại tiên phù hộ một phen, lúc này mới quay người rời đi.

Bóng dáng phàm nhân vừa biến mất, giữa hương khói mờ mịt, một bộ váy đen đột nhiên bước ra, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, thướt tha yểu điệu, lại là Lệ Liệp Nguyệt xuất hiện ở bên trong phòng chính miếu thờ.

Tượng thần bên trên hơi động một chút, lập tức hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng, hắn đi xuống từ trong bàn thờ, nói: "Sư tỷ, vất vả."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, chỉ là trợ giúp Bùi sư đệ thu thập sự sợ hãi của phàm nhân, việc nhỏ cố này, không đáng nhắc đến.

Nghĩ tới đây, nàng mở miệng nói: "Bùi sư đệ, tu vi của ta và lô đỉnh ký danh đã khôi phục lại Trúc Cơ hậu kỳ, có thể tiếp tục ra tay với vị quỷ thần tiếp theo."

Lô đỉnh ký danh...

Bùi Lăng âm thầm gật đầu, lần sau ở cạnh Tư Hồng Khuynh Yến có thể chơi như vậy...

Hơi thất thân, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng nói:

"Không! Tu vi Trúc Cơ hậu kỳ vẫn quá thấp, chưa hẳn tất cả quỷ thần chỉ có cảnh giới Kết Đan."

"Bây giờ chúng ta còn phải tiếp tục khôi phục tu vi"

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Bùi sư đệ không cần lo lắng cho sự an toàn của ta và lô đỉnh ký danh"

"Khu nghĩa địa kia có thể để chúng ta phục sinh, vậy ta cũng tốt, lô đỉnh ký danh cũng được, cho dù chiến tử cũng không vẫn lạc thật"

Chương 1770: Thời cơ (2)

"Hơn nữa, đại đạo Phản Hư cần kinh nghiệm sinh tử chân chính"

"Trong tình huống này, đối với bất kỳ một vị Hóa Thần nào, đều là một lần cơ duyên cực tốt có thể gặp nhưng không thể cầu!"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lập tức im lặng.

Hắn hiểu ý của Lệ sư tỷ, đại đạo Phản Hư cần kinh nghiệm sinh tử chân chính, sư tỷ muốn nhân cơ hội này sớm trải qua một lần.

Sẽ có lợi ích to lớn cho việc đại đạo Phản Hư sau này của sư tỷ...

Nhưng tiền đề là việc phục sinh ở mảnh nghĩa địa kia không có vấn đề.

Sau khi hơi do dự, Bùi Lăng hỏi: "Quy tắc thứ hai này khác gì thủ đoạn Khước Tử Nghịch Mệnh Đan?"

Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nói: "Khác nhau rất lớn."

"Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, thoạt nhìn khôi lỗi chết thay cùng thủ đoạn tương tự có thể khởi tử hồi sinh, trên thực tế đều chỉ sắp gặp tử vong thôi."

"Tình huống đến gần tử vong vô hạn, nhìn như hung hiểm nhưng cũng còn một chút hy vọng sống, đừng nói tu sĩ chúng ta, dù là phàm nhân, trong nháy mắt mấy người nơi thế tục bị chém đầu, mí mắt còn có thể chớp động, bờ môi còn có thể khép mở."

"Thậm chí, cá rắn phàm tục bị mở ngực mổ bụng, cắt bỏ nội tạng, phá vảy lột da... Thân thể vẫn có thể cuộn lại hoạt động, sinh cơ chưa tuyệt."

"Mặc kệ chút sinh cơ ấy xa vời yếu ớt cỡ nào, đều không phải tử vong đúng nghĩa."

"Những cái kia... Đều chỉ có thể tiểu đạo Phản Hư"

"Ngoại trừ cái đó ra, ở rất nhiều chỗ đặc thù, thủ đoạn này đều vô hiệu."

"Ví dụ như hiện tại ở U Tố mộ."

"Hiện tại quy tắc sinh tử nơi này lại do vị cấm kỵ trước đó của U Tố mộ định ra, thủ đoạn nhỏ như Khước Tử Nghịch Mệnh Đan tuyệt đối không thể so sánh"

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, vô thức hỏi: "Vậy Thiên Thương Lệ thì sao?"

Lệ Liệp Nguyệt không thấy bất ngờ, nàng đã sớm biết trong tay Bùi sư đệ có một lá bài tẩy như vậy, lập tức lắc đầu, nói: "Thiên Thương Lệ là thủ đoạn độc môn của Dược Tiên Nữ."

"Dược Tiên Nữ thân thiện với ngụy đạo, với Thánh đạo ta như nước với lửa. Dù là người trong ngụy đạo cũng chỉ đến lúc các đời Lưu Lam hoàng triều đăng cơ, mới có thể có được một viên Thiên Thương Lễ làm hạ lễ"

"Còn Thánh đạo ta, ngoại trừ sư đệ, không có người nào từng được Dược Tiên Nữ tự mình tặng quà."

"Cho nên ta cũng không biết."

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, sau đó nói: "Dù cần trải qua sinh tử chân chính, hiện tại tu vi của chúng ta đều chỉ khôi phục lại Trúc Cơ kỳ."

"Vẫn là quá sớm!"

"Thần hồn còn chưa đủ cường đại, hiện tại phục sinh không có ý nghĩa quá lớn"

"Hơn nữa, trước mắt còn không biết quy tắc phục sinh, có phải có hạn chế số lần hay không?"

"Cánh cửa này có thời gian một năm, bây giờ vừa bắt đầu."

"Sư tỷ vẫn nên đợi thêm một chút, chờ đến lúc tu vi của chúng ta khôi phục càng nhiều, ta để Tất và Đề lại chết một lần nữa thử xem.

"Nếu lần này phục sinh, bọn họ vẫn không có bất cứ vấn đề gì, sư tỷ lại thử cũng không muộn."

Trong chốc lát sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, nghiêm túc suy tư một lát, gật đầu nói: "Tốt, vậy hãy nghe sư đệ."

Hai người đang nói, hoa phục váy lụa màu lướt qua viên gạch được vẩy nước quét nhà đến không nhiễm bụi trần, đáng người Yến Minh Họa thướt tha, phiêu nhiên đi vào.

Nàng khẽ gật đầu với Bùi Lăng, chợt nói: "Đã đưa người bình an đến nơi, động tác của nàng rất nhanh, đã bắt đầu hạ lệnh xây dựng miếu thở cho Bùi đạo hữu."

Bùi Lăng lập tức nhẹ gật đầu, sau khi bên Nguyễn quý phi hoàn thành xây dựng miếu thờ cho hắn, chắc lãnh địa của hắn lại có thể có thể một nơi nữa.

Nhưng trước khi tu vi đạt tới Kết Đan, tạm thời lãnh địa cũng chỉ có thể mở rộng đến mức này.

Sau đó mấy ngày, ban đêm có thể thu thập cảm xúc sợ hãi, khôi phục tu vi thực lực.

Chỉ có điều, ban ngày lại không có chuyện gì làm...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Mấy ngày nay, sư tỷ và Yến đạo hữu đều vất vả"

"Tiếp theo cứ nghỉ ngơi hai ngày thật tốt"

Vừa nói xong, hắn đột nhiên đưa tay ra, một trái một phải đồng thời ôm hai người, bàn tay lớn tùy ý dạo chơi, ôn hương nhuyễn ngọc đều nằm trong lòng.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều khẽ giật mình, sau đó bọn họ nhanh chóng kịp phản ứng, lại không hề có ý kháng cự.

Váy dài của Lệ Liệp Nguyệt lướt qua một cái, tất cả cửa sổ trước sau miếu thờ lập tức đóng lại, lại bị lực lượng vô hình chặn kín.

Yến Minh Họa thì bấm pháp quyết, lập tức mở ra đủ loại trận pháp bố trí nơi đây, ngăn cách tiếng động trong ngoài.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức cười một tiếng, không còn khách sáo nữa, một tay ôm hai người đi tới trước cái đỉnh bốn chân ở giữa đình viện...

Vùng bỏ hoang.

Giữa cỏ hoang cây hỗn tạp, quạ gáy từng cơn, cô mộ đứng yên, trông tịch mịch sâm nhiên.

Mộ bia trước mộ phần có chữ bằng máu đầm đài.

Cách đó không xa là một khách sạn cũ kỹ như đã trải qua nhiều năm gian nan vất vả.

"Kẹt kẹt"

Cửa lớn không gió mà bay, từ từ mở ra.

Ánh nắng vẩy xuống, xuyên qua bụi mù bay lả tả, soi sáng ra bốn chữ lớn trên bảng hiệu: "Không Bố khách sạn."

Trên cánh đồng hoang trống trải, đột nhiên vang lên tiếng móng ngựa cộc cộc, sau một lát một đoàn người do dự đi tới, lúc đi ngang qua thấy được toà khách sạn này.

Chương 1771: Hệ thống trí năng 5.0

Không có bất kỳ do dự gì, không hiểu sao bọn họ thay đổi phương hướng, đi đến bên trong khách sạn...

Miếu Đương Thanh đại tiên.

Từng nhánh hương dây cháy hừng hực, khói xanh lượn lờ tản ra như mây mù nồng đậm, cả tòa miếu thờ mơ hồ.

Tiếng xột xoạt không ngừng.

Trong lúc mờ mịt, từng kiện áo bào rơi vãi, trâm vòng ngã rơi, phi bạch nhẹ nhàng, đỉnh bốn chân nặng nề hơi lung lay, hương dây cắm bên trong không ngừng rơi xuống từng tầng tàn hương.

Giữa tro tàn rì rào, tiếng kêu kiềm chế mơ hồ đứt quãng truyền ra, Sương mù như sóng cả bị đảo loạn, sôi trào mãnh liệt.

Kiều điễm chỉ nhìn thoáng qua, chợt bị rèm cửa như sương mù che giấu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần chuyển tối.

Sau một lát, sương mù dần chuyển thành bình tĩnh, trong hương vụ có một chút tiếng động, chẳng mấy chốc Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa tự mình đổi một bộ váy mới tinh, búi tóc đen nhánh cắm nghiêng bảo trâm, vẻ mặt bình tĩnh đi ra cửa, rời khỏi miếu thờ.

Đến lúc đêm khuya, trong miếu thờ lại vang lên tiếng kêu vô cùng sợ hãi...

Ban đêm vang lên từng tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn cực kỳ dài lâu, theo một tiếng gà gáy không biết đến từ nơi nào, ban ngày đã đến.

Sau khi ba vị đương gia vào miếu kính hương, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lại đi vào trong miếu...

Lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy, chẳng mấy chốc mười ngày đã qua.

Bóng đêm đậm đặc như một tấm màn sân khấu dày đặc màu đen, rủ xuống bốn phía, che đậy vạn vật.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong điện thờ, pháp lực vận chuyển quanh người, phun ra nuốt vào như thuỷ triều, tu vi khí tức đã khôi phục đến Kết Đan.

Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai hắn: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 5.0 hoàn thành thăng cấp!"

"Chữa trị thiếu sót một: Lúc ký chủ tử vong vì tu luyện, dẫn đến uỷ thác kết thúc sớm, cần ký chủ tự tay đột phá cảnh giới...

"Chữa trị thiếu sót hai: Lúc ký chủ tử vong vì tu luyện, dẫn đến chức năng đưa tặng miễn phí phạm sai lầm..."

"Ưu hóa chức năng một: Lúc kiểm tra số lượng đạo lữ không đủ, sẽ lấy tài nguyên khác thay thế"

"Ưu hóa chức năng hai: Lúc kiểm tra số lượng lô đỉnh không đủ, sẽ lấy tài nguyên khác thay thế"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 5.0 tận tuy phục vụ ngài, hệ thống của ngài càng thêm trí năng!"

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức nghĩ đến lần đại đạo Phản Hư này cũng không nghe được tiếng nhắc nhở hệ thống thăng cấp sau khi Phản Hư, hệ thống cũng không đưa tặng đạo lữ như lúc trước...

Hắn nghĩ là vì chết qua một lần, dẫn đến hệ thống phạm sai lầm.

Về phần ưu hóa những chức năng kia... Hệ thống vẫn thiểu năng trước sau như một!

Nghĩ tới đây, hắn không để ý việc hệ thống thăng cấp, mà tiếp tục suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

"Tu vi khôi phục lại Kết Đan, có thể dùng rất nhiều thủ đoạn."

"Hiện tại một mình ta có thể thu thập sợ hãi, căm hận, oán niệm.

"Bắt đầu từ ngày mai, có thể tay với quỷ thần khác chung quanh..."

Sau khi quyết tâm, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên cảm giác được hình như hắn có hơn mười lãnh địa ở phương hướng Mộ Nham thành...

Mặt trời lên trăng lên, ngôi sao lưu chuyển, thời gian vô thức trôi qua.

Trên địa điểm cũ của Hồng Thạch bảo, thế lực ban đầu đã sớm đã không còn sót lại chút gì, không để lại chút dấu vết nào.

Thay vào đó là Đương Thanh trại mới tinh.

Cỏ cây héo úa bị cơn gió mạnh thổi chập chờn qua lại, trong chớp mắt đã nảy mầm non.

Lấm ta lấm tấm nảy mầm, mặc dù chưa hoàn toàn xua đuổi vẻ tiêu điều khắp nơi, cũng đã tưởng tượng tình cảnh ngày sau trổ nhánh dài lá, khỏe mạnh um tùm, đủ để thấp thoáng thấy được một tòa phỉ trại cỡ lớn đề phòng nghiêm ngặt, dễ thủ khó công.

Thời gian dần trôi qua, đêm xuống, toàn bộ Nhạn Hồi cốc và Mộ Nham thành gần đó đều liên tục vang lên tiếng kêu sợ hãi thảm thiết.

Nhưng sau khi gà gáy, ban ngày đến, không ai nhớ được những việc xảy ra vào ban đêm.

Phàm nhân mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng dù như thế nào cũng không nhớ nổi bất kỳ dấu vết để lại nào. Bởi vì là nơi quan trọng, con đường qua lại của các châu, rất nhiều thương đội lui tới, trong một khoảng thời gian tiếp theo từng sự kiện kinh khủng không biết là thật hay giả như quỷ thần khôi phục, tà ma diệt môn, lưu truyền tới từ bốn phương tám hướng, càng khiến Nhạn Hồi cốc và Mộ Nham thành lòng người bàng hoàng.

Cuối cùng, vì tìm kiếm sự an ủi tâm linh, bọn họ không hẹn mà cùng chạy tới miếu thờ gần nhất.

Trong chốc lát miếu "Yểm" tiên trong Mộ Nham thành hương hỏa cường thịnh, khách hành hương nối liền không dứt.

Hương thơm đặc biệt của hương liệu cung phụng quỷ thần cùng tiếng chuông khánh không nhanh không chậm trong mây khói lượn lờ, làm tín chúng dâng hương nhận được chút cảm giác an toàn, sau khi bọn họ quỳ lại, quyên ra một khoản tiền bạc, cũng thỏa mãn rời đi.

Màn đêm buông xuống, bóng ma sợ hãi lại bao phủ mặt đất, cho đến bình minh ngày kế tiếp, trong lòng tất cả mọi người còn sợ hãi lại như đã quên, chỉ có vào miếu thắp hương, mới có thể hơi giải mê võng, cứ thế vòng đi vòng lại...

Sau một tháng.

Mộ Nham thành.

Miếu thờ cột son hoa văn màu, vàng son lộng lẫy.

Chương 1772: Nửa năm sau (1)

Đi qua ba tầng sân nhỏ, bước lên chín mươi chín bậc thềm mới có thể tiến vào chính điện rộng rãi xa hoa, thờ phụng một bức tượng thần nam tử thân hình cao lớn, huyền bào tản ra, khí thế của nó bạo ngược lạnh băng khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt lại bị một tấm mặt nạ bóng loáng như gương che chắn cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy bất kỳ tướng mạo gì.

Chính là "Yểm'" tiên.

Trong khoảng thời gian này, tất cả miếu "Yểm" tiên trong Mộ Nham thành đều kín người hết chỗ, nhưng ngày hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, trống rỗng, không có bất kỳ người không phận sự nào đến làm phiền.

Nguyễn Tịch Lộ chải Phi Tiên Kế, trâm vòng dùng toàn vàng ròng, mặc áo bào tay ngắn màu cam hoa tuyết thanh quấn nhánh, áo ngoài màu đỏ nhàu kim, làn váy xanh biếc mười hai mảnh uốn lượn qua hành lang không có một ai, cổ tay đeo vòng vàng, eo quấn ngân châu kim lạc, dáng vẻ yểu điệu đi vào chính điện cung phụng tượng thần.

Nàng đi đến trước vạc nước ở cạnh cửa tỉ mỉ rửa tay, sau khi dùng khăn gấm thuần trắng lau khô, cực kỳ thành kính dâng hương cho "Yểm" tiên, lúc này mới lui ra phía sau mấy bước, quỳ rạp xuống bồ đoàn, thấp giọng cầu nguyện: "Tín nữ Nguyễn Tịch Lộ, khẩn cầu Yểm tiên chiếu cố. Nay trong kinh có người tới nói Thái Hậu đã tha thứ, đồng ý để bệ hạ đón tín nữ hồi cung phụng dưỡng, nhưng lão phụ Thái Hậu khẩu phật tâm xà, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, cầu xin Yểm niệm tình tín nữ yếu đuối vô tội, phù hộ lần này tín nữ đi đường bình an trôi chảy...

"Sau khi tín nữ hồi kinh, nguyện xây dựng trăm tòa miếu thờ cho Yểm tiên..."

Trong nhang khói trôi nổi, lời cầu xin nỉ non, một bóng người cao lớn, lạnh lùng dân hiện ra trong miếu thờ, huyền bào tóc dài, khí tức máu tanh bạo ngược, lại là Bùi Lăng.

Lúc này, toàn bộ trong ngoài tòa miếu "Yểm" tiên có rất nhiều cao thủ đến đây bảo vệ Quý Phi, ngay cả Nguyễn Tịch Lộ gần trong gang tấc cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn.

Nhìn Nguyễn Tịch Lộ còn đang quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hiện tại toàn bộ quỷ thần được cung phụng trong Mộ Nham thành, bao gồm cả vị ở Vật Tĩnh quan mà Quý Phi này ngủ lại, đều bị hắn âm thầm thay thế.

Tu vi của hắn cũng đã khôi phục đến cấp độ Kết Đan đỉnh phong!

Kết quả như vậy, không thể bỏ qua công lao của Nguyễn Tịch Lộ.

Hiện tại Bùi Lăng thấy rất hài lòng với vị Quý Phi này!

Hiện tại, Bùi Lăng cũng biết Nguyễn Tịch Lộ này là Hoàng Quý Phi mà đương kim thiên tử sủng ái nhất, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, luôn xuôi gió xuôi nước, vì vậy sau khi vào cung cũng ỷ lại vẻ ngoài xinh đẹp, không kiêng nể gì cả, đừng nói Hoàng Hậu, ngay cả Thái Hậu cũng không để vào mắt. Đây cũng là lý do trước đó nàng tạm thời bị đuổi khỏi hoàng cung, đến Vật Tĩnh quan Mộ Nham thành "cầu phúc".

Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tịch Lộ này đã cầu xin Bùi Lăng hai lần, lần thứ nhất nàng cầu thanh xuân mãi mãi.

Nể mặt đối phương xây hơn chín tòa miếu thờ, Bùi Lăng trực tiếp đưa một viên Trú Nhan Đan.

Lần thứ hai, Nguyễn Tịch Lộ cầu xin "Yểm" tiên làm Thái Hậu chết bất đắc kỳ tử, hắn không để ý đến.

Về phần hiện tại đối phương lại cầu xin bảo vệ nàng bình an hồi kinh, Bùi Lăng cảm thấy đây là một việc nên làm.

Dù sao, mặc dù vị Quý Phi này là một mỹ nhân lòng dạ ác độc như rắn rết, lại rất cản thận trong việc cung phụng hắn.

Nàng đắc tội với mẫu thân của đương kim thiên tử, một khi Nguyễn Tịch Lộ bị Thái Hậu chơi chết trên đường hồi kinh hoặc sau khi hồi kinh, vậy sẽ là một tổn thất cực lớn với hắn.

Phải phái một người đi theo bên cạnh bảo vệ...

Cứ giao chuyện này cho "Đề" đi làm.

Nghĩ tới đây, bóng dáng Bùi Lăng biến mất.

Hương khói lượn lờ bốc lên, trong đại điện xa hoa, một mình Nguyễn Tịch Lộ quỳ lạy trên mặt đất, hai mắt hơi khép, vẻ mặt cung kính, vẫn còn tiếp tục cầu nguyện.

Trong lầu các ngoài điện vang lên từng tiếng chuông khánh, sương mù chầm chậm tản ra.

Mấy ngày sau, Nguyễn Tịch Lộ chuẩn bị sẵn sàng, sắp lên đường hồi kinh.

Lúc xuất phát, nàng đặc biệt yêu cầu xe Quý Phi đi ngang qua một tòa miếu "Yểm'" tiên, đuổi người xung quanh đi, một mình vào điện thăm viếng, lại khẩn cầu "Yểm" tiên che chở, hứa hẹn sau khi hồi cung lập tức xây dựng rầm rộ miếu thờ cho "Yểm"

tiên, ngày đêm cung phụng.

Gần nửa ngày sau, Nguyễn Tịch Lộ tế bái xong, đi ra chính điện, được người hầu bao vây xung quanh, trở về trong kiệu.

Nàng và thị nữ vừa ngồi vào trong kiệu, một bóng dáng lạnh lẽo, bạch y tung bay xuất hiện từng chút một từ trong đỉnh kiệu.

Sợi tóc đen nhánh mềm mại như nước chảy lập tức phủ đầy tòa kiệu mềm, giữa sợi tóc là một đôi mắt màu đỏ không ngừng nhỏ xuống vết máu đỏ tươi, trừng trừng nhìn ra ngoài.

Chính là "Đề" do Bùi Lăng phái tới!

Khí tức của nàng đã đi vào Nguyên Anh.

"Đề" không nhúc nhích đứng chính giữa cỗ kiệu, con ngươi màu đỏ ngòm của nàng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tịch Lộ, chẳng mấy chốc vết máu chảy ra cả tòa kiệu mềm, không ngừng nhỏ xuống, khí tức âm u lạnh lẽo tràn ngập.

Nhưng cảnh tượng kinh khủng như vậy, dù là Nguyễn Tịch Lộ hay thị nữ của nàng lại không hoảng sợ chút nào, vẻ mặt như thường, lại không phát hiện chút nào.

Chương 1773: Nửa năm sau (2)

Hai người chỉ cảm thấy nhiệt độ trong kiệu đột nhiên giảm xuống rất nhiều, ngoài ra không có gì khác thường.

Nguyễn Tịch Lộ không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, sau khi ngồi xuống liền thản nhiên phân phó: "Xuất phát!"

Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa năm sau.

Giữa trưa.

Nắng gắt nhảy nhót trên ngọn cây đầu cành.

Dưới rừng rậm, thi hài từng đống, xương trắng chồng chất như núi, Trên mặt đất vốn tơi xốp đã hóa thành màu đỏ hồng.

Lấy toà rừng rậm này làm trung tâm, thành trì thôn trấn trong phạm vi ngàn dặm hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng không gà gáy, không chó sủa, không có người ở.

Như một vùng đất chết.

Chỉ có cỏ cây sinh trưởng tốt, trong sự tươi tốt che giấu vẻ máu tanh.

"Cộc cộc cộc..."

Trên quan đạo đã bị cỏ hoang ăn mòn không ít, một đột quân binh mã nghiêm túc gào thét đi tới.

kỵ sĩ cầm đầu cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên trán có vẻ hung bạo, lúc này vung roi rong ruổi, vẻ mặt lạnh lùng.

Phía sau hắn ta là từng kỵ sĩ mặc giáp đen đều là mắt sắc lạnh băng kiên định, sát khí quanh quẩn quanh người, ngồi trên lưng ngựa tiêu sái tự nhiên, cho dù đang lao vùn vụt, động tác vẫn có vẻ già dặn chỉnh tề.

Rất hiển nhiên, đây là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Cả đội ngũ đều rất im lặng, ngoại trừ tiếng động khi móng ngựa bước qua mặt đất, cùng tiếng lộc cộc phát ra từ chiếc xe ngựa duy nhất ở giữa đội ngũ, không có bất kỳ người nào trò chuyện.

Bộ xe ngựa kia do hai con tuấn mã béo mập khỏe mạnh lôi kéo, nhìn từ vẻ ngoài chỉ là một chiếc xe bình thường.

Chỉ có điều, toàn bộ toa xe đều có dấu vết dùng tấm ván gỗ gia cố, nhất là vị trí màn xe cũng bị tấm ván gỗ che kín đến sít sao, không để lại bất kỳ khe hở gì.

Bên ngoài tấm ván gỗ còn dán từng tờ giấy niêm phong vết mực loang lổ mới mẻ.

Trên đó che kín từng con dấu màu đỏ thắm, mơ hồ còn có dấu vết ngọc tỉ hoàng gia.

Đội ngũ rất cảnh giác, thỉnh thoảng phái ra thám mã, điều tra tình hình xung quanh.

Trong giây lát, bọn họ đi qua một ngã rẽ, quan đạo phía trước lại có một sườn đất nho nhỏ.

Trên sườn đất đột nhiên xuất hiện một bóng người áo xanh.

kỵ sĩ cầm đầu lập tức giơ tay lên, cả đội ngũ ghìm ngựa dừng bước, trong nháy mắt đã dừng lại.

"Bang lang lang!"

Không do dự chút nào, tất cả kỵ sĩ lập tức rút vũ khí ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bóng người kia, chuẩn bị chém giết bất cứ lúc nào.

kỵ sĩ cầm đầu nhìn chằm chằm bóng người áo xanh, lạnh lùng quát: "Ta là Trấn Tà tướng quân được triều đình khâm phong, tới đây điều tra rõ việc yêu ma quấy phá, ngươi là người phương nào?"

"Ở đây cản đường, là muốn như nào?"

Bóng người áo xanh không đáp lại bất kỳ điều gì, mà đi xuống sườn đất, đi thẳng về phía đội ngũ.

Trấn Tà tướng quân mặt không đổi sắc, làm động tác tay, đội ngũ sau lưng lập tức dựng lên cung nỏ, từng nhánh rãnh máu mở ra, mũi tên màu u lam lấp lóe, trong nháy mắt nhắm thẳng vào bóng người áo xanh.

Bóng người như không thấy, càng đi càng gần, chẳng mấy chốc đám người đã thấy rõ hình dáng tướng mạo cụ thể.

Người kia là một nam tử thiếu niên mặc áo ngắn màu xanh, chân đi giày đen, đầu đội khăn tím, trông như một gã sai vặt. Nhưng trên mặt gã sai vặt này không có con mắt, lông mày, cái mũi, miệng, lỗ tai... Chỉ có miệng!

Lít nha lít nhít cái miệng chậm rãi mấp máy theo bước chân của hắn ta, lộ ra từng chiếc răng nhọn trắng đục.

Hắn ta hơi khom người, gập lại tay áo, trong lúc đi lại có thể thấy móng tay màu xanh đen trong khe hở tay áo hẹp, phía trên còn dính huyết nhục loang lổ.

Trấn Tà tướng quân lập tức hạ lệnh: "Bắn!"

Đội ngũ lập tức mở ra cơ quan: "Vèo vèo vèo vèo vèo..."

Mũi tên dày đặc như châu chấu lập tức bắn ra, như mưa rào đánh úp về phía Tham Nô.

Bước chân của Tham Nô không ngừng lại, tất cả miệng trên mặt đều mở ra thật to.

"Keng keng keng..."

Tiếng kim thiết chạm nhau nối liền không dứt, tất cả mũi tên đều bị Tham Nô hút vào trong miệng.

Cùng lúc đó, giữa không trung đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít giác hút, sau khi mở ra, rắng nhọn trắng đục xuất hiện, lập tức cắn xuống đám người.

" "Aaaln Sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cả đội ngũ đã trọng thương ngất đi.

"Bộp, bộp, bộp... ' Tham Nô chậm rãi đi vào trong đội ngũ bừa bộn đây đất, đầu hơi xoay tròn đánh giá người sống đầy đất chung quanh, cảm nhận được huyết khí dư thừa huyết nhục mới mẻ, mỗi một cái miệng của hắn ta đều chảy ra chút chất lỏng óng ánh.

Chỉ có điều, lại không dám ra tay giết chóc.

Phải đưa những người sống này đến lãnh địa của chủ thượng, mới có thể giết!

Hắn ta tiếp tục đi đến phía trước, chẳng mấy chốc đã đi tới trước chiếc xe ngựa kia.

Tham Nô không để ý đến con ngựa xụi lơ trước xe ngựa, mà đứng thẳng ở bên cạnh toa xe.

Sau đó, hắn ta trực tiếp ra tay, một quyền đánh nát toa xe gia cố từng tầng.

Oanh!"

Trong tiếng nổ tung, toa xe được chế tạo tấm ván gỗ dày đặc chia năm xẻ bảy như bánh giòn, trong khoảnh khắc đã vỡ nát.

Trong bụi mù tản ra, lộ ra một bóng người quỷ quyệt ngồi ngay ngắn bên trong.

Chương 1774: Triều đình thảo nghịch

Người này lông mày rậm tóc bạc, trần mọc sừng thú, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng cụp xuống như cười mà không phải cười, như sầu không phải sầu, tư thế ngồi đoan chính trang nghiêm, lại mặc một bộ hoa phục cẩm tú hoàn toàn không vừa vặn với thân thể còng xuống của nó.

Chỉ có điều, cẩn thận nhìn lại, bóng dáng này căn bản không phải người sống mà Tham Nô muốn thu thập, mà là một bức tượng thần bằng đất hoa văn màu!

Tượng thần sinh động như thật, khuôn mặt biểu cảm, nếp uốn trên áo bào đều giống như đúc, điều khác biệt với tượng thần bình thường là trong tay nó cầm một thẻ bằng ngà.

Trên mặt thẻ bằng ngà lại có một cái ấn tỉ, không hề khác ngọc tỉ Hoàng gia trên giấy niêm phong bên ngoài thùng xe.

Tượng thần này được triều đình cung phụng!

Chịu một quyền của Tham Nô từ chính diện, tượng thần trông như tượng bùn lại lông tóc không tổn hao.

Dường như đã nhận ra biến cố ở bên ngoài, nó từ từ mở mắt, lộ ra một đôi mắt màu xanh đậm như nước xanh, bên trong chậm rãi nhúc nhích như có rắn hủy di chuyển khắp nơi, hiện ra tia sáng lạnh lẽo.

Âm u lạnh lẽo, tàn bạo, khát máu, bực bội... Khí tức ầm vang bộc phát!

Như lũ quét gào thét ra bốn phương tám hướng.

Oanh!"

Ngay sau đó, Tham Nô lập tức bay ngược ra.

"Phanh phanh phanh phanh..." Sau khi bị ném ra như trường thương quán chú lực lượng lớn, trên đường đi đâm cháy vô số đại thụ, căn phòng, lương trụ, chỗ đi qua dù lâu các hay cây cối đều nhao nhao sụp đổ như xếp gỗ.

Cuối cùng đánh vỡ một bức tường gạch lấp kín, cắm vào căn phòng tàn tạ, lập tức không còn một tiếng động.

Tượng thần chậm rãi đứng lên, bước ra một bước đã xuất hiện trong căn nhà gạch, nó đi đến trước mặt Tham Nô, nâng một chân lên đạp mạnh xuống.

"Bịch!"

Lúc này mặt đất như hơi chấn động một chút, Tham Nô không có chút sức phản kháng nào, đầu trực tiếp bị giẫm nát như quả dưa hấu chín mọng.

Nước bẩn đen nhánh chảy xuôi đây đất, dục niệm vô cùng tham lam không cam lòng tản đi, khí tức Tham Nô như ngọn nến trong gió táp mưa rào, trong nháy mắt dập tắt.

Tượng thần xoay người, lập tức bước về một phương hướng.

Mỗi một bước nó bước ra đều lướt ngang một khoảng cách cực lớn, cảnh vật kỳ quái hai bên như nhanh chóng lui lại, trong khí tức âm u lạnh lẽo gào thét thân hình xuất hiện, chợt lại sải bước ra đột nhiên biến mất nguyên tại chỗ.

Đi không bao xa, ba con Tham Nô đột nhiên xuất hiện, áo xanh phần phật ngăn cản đường đi của tượng thần.

Tượng thần không chút do dự lập tức ra tay, đánh một quyền về phía ba Tham Nô.

Trông tượng thần như già nua, lúc ra quyền, cánh tay gầy yếu như đay cán đột nhiên bành trướng, nhanh chóng tráng kiện, bò đây từng cục cơ bắp, tay áo vốn trống rỗng hoàn toàn tràn ngập, phía trên cơ bắp nhanh chóng hiện ra một tầng vảy dày đặc, lóe ra về sáng bóng lạnh băng dưới ánh mặt trời.

Trong hư không, một nắm đấm to lớn hình thành trong chớp mắt như một thanh cự chùy to như núi, theo động tác của tượng thần lại đập ầm ầm xuống.

Quyền phong lạnh thấu xương gào thét, còn ở giữa không trung, gió mạnh đập vào mặt đã khiến ống tay áo ba tên Tham Nô điên cuồng bay múa, gần như khó mà tiến lên.

Một tên Tham Nô trong đó đột nhiên đưa tay, một tay xé quần áo trên người, lộ ra thân thể cũng mọc đầy miệng.

Tất cả cái miệng đồng thời mở ra.

Cự chùy như nắm đấm chưa tới gần ba Tham Nô, đã bị giác hút lít nha lít nhít đột nhiên sinh ra trong hư không cùng tiến lên, trong khoảnh khắc đã cắn xé không còn một mảnh.

Cùng lúc đó, hai gã Tham Nô khác cũng xé rách áo bào, lộ ra cái miệng trên dưới cả người.

Từng cái giác hút mở ra, răng nhọn trắng đục chiết xạ sáng bóng lạnh băng, vùng thế giới này không ngừng hiện ra cái miệng có to có nhỏ che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc đã vây quanh tượng thần từng tầng.

Lúc giác hút đóng mở, răng nhọn như đao cắn xé về phía tượng thần.

Tượng thần nhìn cũng không nhìn những giác hút này, trực tiếp tiến lên một bước, thân hình lập tức xuyên qua giác hút trùng điệp trong hư không, trực tiếp xuất hiện sau lưng ba Tham Nô.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Mặt đất không ngừng rung động, nứt nẻ, suối ngầm phun ra ngoài, hơi nước bốc hơi, cát bay đá chạy, rất nhiều cỏ cây bị ngăn trở, tàn nhánh đoạn đầu bay múa đầy trời, lúc bắn ra hơi thở âm u lạnh lẽo đại thịnh.

Chẳng mấy chốc, ba Tham Nô chia năm xẻ bảy, trong cơn mưa đen nhánh bay lả tả, tượng thần lông tóc không tổn hao gì tiếp tục đi tới.

Sau một lát, nó tiến vào một cánh rừng rậm rạp.

Tất cả ánh sáng và nhiệt độ đều bị cành lá xanh um ngăn cản ở ngoài, dưới rừng âm u ẩm ướt, mùi máu tanh như thực chất.

Trung tâm cánh rừng là một phần mộ lẻ loi trơ trọi, mộ bia không có chữ yên tĩnh đứng đó.

Bên cạnh mộ bia, một bóng người áo trắng đứng chắp tay, thân hình thon gầy suy nhược như văn sĩ tay trói gà không chặt, khoác một bộ áo lông chồn hơi cúi đầu, đưa lưng về phía tượng thần như chưa từng phát hiện nó đã đến, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mộ bia không có một chữ.

Tượng thần nhanh chân đi qua từng đống thi cốt, lập tức giết về phía "Úc"...

Sau nửa canh giờ, trên quan đạo, cơn gió cuồn cuộn.

Chương 1775: Yêu ma to gan!

Một đoàn người Trấn Tà tướng quân dần thức tỉnh, bọn họ mở mắt ra, nhanh chóng quan sát bốn phía, chẳng mấy chốc phát hiện quái vật vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa: "Trấn Tà" đại tiên mà lần này bọn họ cố ý mời tới cũng đã mất đi tung tích.

Trấn Tà tướng quân thay đổi sắc mặt, lập tức phân phó: "Tuyết đối không thể để tượng thần đại tiên lưu lạc bên ngoài! Lập tức đi tìm!"

Bọn thuộc hạ lập tức đáp: "Vâng!"

Cả đội ngũ không có bất kỳ một ai sợ hãi vì quái vật vừa nhìn thấy, như một nhóm tử sĩ không có tình cảm, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.

Trong giây lát, bọn họ băng bó kỹ vết thương, đẩy mấy đồng bạn trọng thương không thể di chuyển ra, sau khi dọn dẹp một chút lại xuất phát.

Không lâu sau, trong đội ngũ phi nhanh lần lượt phát hiện thi thể bốn Tham Nô.

Chỉ bình tĩnh nhìn một chút, bọn họ tiếp tục đi tới.

Chẳng mấy chốc bọn họ tiến vào một cánh rừng tươi tốt.

Khu rừng này rậm rạp đáng sợ, sau khi đi vào trong mấy trượng đã rơi vào một mảnh bóng đêm u ám bối rối như không trăng không sao.

Thi hài, xương trắng, huyết nhục rơi khắp nơi, toàn bộ mặt đất hiện ra màu đỏ ảm đạm, dưới chân tơi xốp, mơ hồ có thể nghe tiếng nước xì xì, dường như giẫm đạp lên thi thể hư thối, trong khe hở đất đai trộn lẫn không biết là nước hay thi dịch chưa hoàn toàn tan ra.

Trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, không có sâu bọ, không có chim tước, không có dã thú... Như một mảnh đất chết.

Đội ngũ chưa từng lùi bước, tiếp tục đi tới.

Sau đó bọn họ thấy cô mộ ở trung tâm cánh rừng.

Cô mộ độc bia yên tĩnh đứng sừng sững giữa từng đống núi thây, trong quỷ quyệt lộ ra cô tịch lạnh băng.

Bên cạnh mộ bia, một bức tượng thần lông mày dày tóc bạc, thân hình còng xuống, mặc cẩm bào rộng lớn hoàn toàn không vừa người ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt hắn ta hơi khép, khóe miệng buông xuống.

Thấy Trấn Tà đại tiên, Trấn Tà tướng quân lập tức thầm thở phào, khẽ gật đầu, xem ra yêu ma nơi đây đã bị Trấn Tà đại tiên trấn áp.

Nghĩ tới đây, Trấn Tà tướng quân dẫn theo đám người bước nhanh về phía trước, đồng thời lấy ra những thứ hương dây, đá lửa từ trong túi tùy thân, đây là chuẩn bị trước cho việc tế tự "Trấn Tà" đại tiên.

Sau đó, mới có thể vận chuyển hắn ta ra ngoài, nhưng đến phụ cận lại phát hiện không đúng.

Trấn Tà đại tiên này, những cái khác đều không khác lúc trước được mời vào xe ngựa, chỉ có điều biểu cảm trên mặt của đối phương, lại không còn là vẻ như cười mà không phải cười, như sầu không phải sầu, mà trở nên sầu não uất ức như có tâm sự vô cùng vô tận, không thể tiêu tan...

Nhưng không chờ bọn họ kịp phản ứng, tất cả mọi người trong đội ngũ này đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hậm hực...

Thôn xóm hoang vu đã bị dỡ bỏ chỉ còn nền giữa cỏ cây thấp thoáng, nếu không cẩn thận quan sát, phóng tầm mắt nhìn tới từ trên cây chết héo chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là cỏ mọc én bay, một mảnh bằng phẳng.

Lúc gió nam ấm áp thổi qua, cỏ cây chập trùng, hơi lộ ra chút màu đất.

Lấy cô mộ dưới cây khô làm trung tâm, màu sắc đặc biệt của nghĩa địa kéo dài ra cực xa.

Trải qua trong khoảng thời gian này kinh doanh, lãnh địa của Hồng Phấn đại tiên đã rất bao la.

"Loảng xoảng bang, loảng xoảng bang...

Theo từng tiếng chiêng trống ồn ào náo động, một đội ngũ ăn mặc loè loet, vai gánh tay cầm đi xuyên qua bãi cỏ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt này, trùng điệp đi về phía phần mộ, chuẩn bị hiến tế cho Hồng Phấn đại tiên.

Mặc dù đội ngũ này đi cùng nhau, nhưng trên cánh tay mỗi người đều cột một sợi dây vải viết chữ.

Màu sắc dây vải khác biệt rất lớn, trong số đó tất cả xanh lá đều viết ba chữ "Cổ Gia thôn"; màu lam viết ba chữ "Mai Hoa trấn"; màu xám viết "Khúc Thủy trang"... Trong đội ngũ, phần lớn đều cột dây vải màu đỏ, bên trên viết "Cố Ngô thành".

Lúc này, trong đám người Cố Ngô thành có hơn mười người quần áo đặc biệt ngăn nắp, tế phẩm do bọn họ khiêng cầm cũng đặc biệt tinh tế.

Trong những người này, có hai người lại là hai tay trống trơn, không cầm cái gì.

Một người trong đó là một thiếu nữ mười lắm mười sáu tuổi, mặt mày xinh đẹp, da thịt trắng nõn, chải Song Loa Kế, cài trâm dải châu hoa hải đường, mặc áo ngắn tay áo rộng vạt cân màu xanh lá cây, bên dưới là váy xếp nếp đoàn hoa màu ngà, trước ngực là băng gấm kết một đôi đồng tâm kết xanh lá cây và màu đỏ, dây lưng thật dài rủ xuống lắc lư theo gió. Lúc nhìn quanh, con ngươi trắng đen rõ ràng sáng ngời có thần, lộ ra vẻ xinh xắn đáng yêu.

Một người khác đi bên cạnh nàng lại là một người có tuổi tác như thiếu niên, dung mạo trông thường thường không có gì lạ, mặc một bộ trường bào màu xám, chân đạp giày đen, trên lưng vác một thanh trường kiếm dùng vải vóc bao vây lại từng tầng.

Hai người vừa đi theo đội ngũ vừa khẽ khàng trò chuyện.

Thiếu niên đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng hỏi: "Kiều Kiều, ma đầu giả thần giả quỷ kia ở ngay ở chỗ này?"

Thiếu nữ Địch Kiều Kiều nhẹ gật đầu, sau đó khẽ nói: "Có lẽ đây không phải ma đầu gì, mà là yêu ma chân chính! Lâm Phong ca ca, chút nữa ngươi phải cẩn thận!"

Nghe vậy, thiếu niên khẽ mỉm cười, lại không nói gì.

Hắn ta là trẻ mồ côi Lâm gia bảo, Lâm Phong!

Chương 1776: Yêu ma to gan! (2)

Kể từ ngày đó gặp được cơ duyên lớn, sau khi giết sạch toàn bộ kẻ đuổi giết, trong khoảng thời gian này hắn ta một người một kiếm, có thể nói đánh đâu thắng đó.

Cho dù là những cao thủ hạng nhất trên giang hồ đã từng khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, cũng không thể chịu được ba chiêu dưới kiếm của hắn ta!

Phía dưới cao thủ hạng nhất, hắn ta còn không cần rút kiếm!

Nhờ ơn vị cao nhân nào đó giúp đỡ, mặc dù hiện tại hắn ta tuổi còn trẻ, lại đã có tư cách vấn đỉnh võ lâm chí tôn!

Trước đó vài ngày, cuối cùng Lâm Phong đã đến Địch phủ Cố Ngô thành, gặp mặt trưởng bối Địch phủ, nói rõ muốn đến thành thân với Địch Kiều Kiều. Chỉ có điều, lúc đôi bên trò chuyện vui vẻ, hắn ta lại nghe nói gần đây có yêu ma quấy phá, cách một đoạn thời gian lại phải hiến tế một nhóm người sống. Tử tù ở Cố Ngô thành đã tiêu hao gần như không còn, còn tiếp tục như thế chỉ có thể rút thăm lựa chọn giữa lê dân trong thành, vì vậy toàn thành đầy tiếng khóc, vô cùng thê thảm.

Vì vậy Lâm Phong bỏ qua việc sắp thành thân sang một bên, hôm nay cố ý tới đây là vì thay trời hành đạo, trừ hại cho dân!

Lúc này, hắn và Địch Kiều Kiều đều thấy phía trước xuất hiện một gốc cây già đã sớm chết héo.

Dưới cây, một phần mộ lẻ loi trơ trọi yên tĩnh nằm đó, trước phần mộ là một tòa mộ bia không có chữ trầm mặc đứng sừng sững.

Đội ngũ nhanh chóng dừng lại.

Sau sự bạo động ngắn ngủi, cả đội ngũ rối rít quỳ xuống như lúa mạch bị cắt đổ: "Bái kiến Hồng Phấn đại tiên!"

"Bái kiến Hồng Phấn đại tiên!"

Trong từng tiếng bái kiến, tất cả mọi người quỳ xuống, nằm rạp, cũng không dám thở mạnh, Lâm Phong và Địch Kiều Kiều cũng bị người Địch gia lôi kéo quỳ xuống.

Chỉ có điều, Lâm Phong lại lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận quan sát.

Một chiếc vạn công kiệu vô cùng hoa mỹ đột ngột xuất hiện phía trên cô mộ, lơ lửng giữa không trung.

"Bái kiến Hồng Phấn đại tiên..."

Tất cả mọi người quỳ lạy một lát, không thấy đại tiên phân phó, lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy, bắt đầu từ Cổ Gia thôn đi ở trước nhất tiến lên đốt hương, kính hiến, sau đó đưa lên tế phẩm.

Mặt đất trước nghĩa địa mềm xuống, nhúc nhích như đầm lầy, bắt đầu thôn phệ tế phẩm của Cổ Gia thôn...

"Hồng Phấn đại tiên pháp lực vô biên, phù hộ Cổ Gia thôn ta bình an, mưa thuận gió hoà..."

Thôn trưởng Cổ Gia thôn dẫn theo thôn dân cùng đi lại quỳ xuống, thấp giọng cầu khẩn.

Ngay lúc này, một giọng nói vô cùng trung khí, đầy tức giận đột nhiên vang lên: "Yêu ma to gan! Giữa ban ngày ban mặt dám lấy người sống làm tế, thật sự tội không thể tha, nhận lấy cái chết!"

Còn chưa nói hết câu, Lâm Phong đột nhiên nhảy lên một cái, lao về phía kiệu hoa.

Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả người đang tế bái đều thay đổi sắc mặt, vội vàng hô: "Dừng tay!"

"Dừng lại!"

"Không được vô lễ với đại tiên!"

"Hồng Phấn đại tiên tha mạng!"

"Đại tiên tha mạng, chúng ta vốn không quen biết người này..."

Lúc mọi người ở đây vô cùng nóng nảy, Lâm Phong đã lấy trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thấu xương như thu thuỷ, mơ hồ mang theo huyết sắc, hung hăng chém về phía kiệu hoa.

Keng!

Nhưng trường kiếm chưa đụng phải kiệu hoa đã dừng lại giữa không trung, mặc cho Lâm Phong dùng sức như thế nào cũng không thể tiến lên chút nào.

Lâm Phong lập tức khẽ giật mình, từ khi sử dụng thần đan diệu được do vị cao nhân kia cho, lại lấy được chuôi tuyệt thế thần kiếm này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cản một kiếm của hắn ta ngay chính diện!

Đang nghĩ ngợi lại nghe một giọng nói âm u lạnh lẽo mềm mại đáng yêu đột nhiên truyền ra từ bên trong kiệu hoa: "Hiện tại Bùi công tử ở đâu?"

Bùi công tử?

Ai?

Lâm Phong vội vàng tập trung ý chí, đang muốn tiếp tục vung kiếm, thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế, như một con rối nối dây bị treo lên giữa không trung.

Hắn ta quá sợ hãi, sau đó nhanh chóng thấy tất cả người Địch gia, bao gồm vị hôn thê Địch Kiều Kiều đều bị treo đến giữa không trung giống hắn ta.

Ngay sau đó...

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Giống như một đóa Mạn Đà La lớn ầm vang nở rộ, máu bắn tung toé, trong khoảnh khắc giữa không trung bồng bềnh rất nhiều dòng máu cốt nhục, rơi xuống đầy đất.

"Không! !!"

Tròng mắt Lâm Phong cũng nứt ra, tuyệt vọng hô to.

Màn kiệu hoa không gió tự cuốn, một bóng dáng mặc áo bào đỏ, đầu che hỉ khăn đi ra, nàng yểu điệu xinh đẹp, thướt tha như liễu.

Hồng Phấn tân nương duỗi tay ra, năm ngón tay tinh tế trắng nõn, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra trường giáp dài cả thước màu xanh đen, đột nhiên giữ lại đỉnh đầu Lâm Phong.

"A!"

Cả người Lâm Phong lập tức cuộn lại một chỗ, phát ra tiếng kêu thảm cuồng loạn.

Chẳng mấy chốc sưu hồn kết thúc.

"Phốc!"

Đầu Lâm Phong đột nhiên nổ tung.

Hồng Phấn tân nương cũng không thèm nhìn hắn ta một cái, trở về bên trong kiệu.

Màn kiệu rơi xuống, toàn trường vắng lặng im ắng.

Trong giây lát, đám người này mới phản ứng được, rối rít sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

"Hồng Phấn đại tiên, đại từ đại bi..."

"Đại tiên tốt bụng, đại tiên từ bi..."

"Đại ân đại đức của đại tiên, suốt đời không quên..."

Đêm khuya.

Gió mát thổi qua cỏ cây xanh um, cành lá lượn quanh chập trùng như từng tầng sóng biển, trong lúc cuộn trào, mùi thơm ngát đặc biệt của cây rừng chầm chậm tản ra.

Cáo thỏ chạy nhanh, rắn chuột bỏ trốn, trong bóng đêm vang lên tiếng xột xoạt.

Trên quan đạo, ba bóng dáng chậm rãi đi qua.

Chương 1777: Khai chiến!

Trong ba người này, người ở giữa hai tóc mai hơi sương, khóe mắt đuôi lông mày hơi có nếp nhăn, cũng trung niên; người bên trái thanh sam giày đen, vác trường kiếm; phía bên phải là một bộ hoàng bào, đầu đội kim quan.

Lúc cất bước, khí tức thu liễm đến không lọt giọt nước, không để lộ ra bất kỳ sinh cơ gì, là Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ.

Cứ đi về phía trước, bọn họ đột nhiên ngừng lại.

Ngay cách đó không xa, một tấm bia đá đứng sừng sững, phía trên khắc ba chữ "Nhạn Hồi cốc" đơn sơ.

Ánh mắt ba người chỉ tùy ý đảo qua ở trên tấm bia đá, chợt nhìn về phía con đường sau tấm bia đá.

Kia là một đại đạo được sửa chữa bằng phẳng chỉnh tề, không khác chỗ bọn họ đang đứng chút nào, hai bên cỏ dài buông xuống, cây hỗn tạp mọc thành bụi, thỉnh thoảng có tiếng gáy lạnh ngắt truyền ra từ ngọn cây.

Ba người bình tĩnh nhìn tình cảnh này, Phó Huyền Tự nói: "Nơi này có bày mê trận."

"Kiểm tra loại trận pháp một chút, nếu có thể phá giải cứ phá vỡ nó, nếu không đi đường vòng."

Chung Quỳ Việt Cức khẽ gật đầu, nói: "Ta làm là được."

Hắn ta tâm niệm vừa động, lấy ra một cái la bàn màu sắc ảm đạm từ trong túi trữ vật, bắt đầu bấm ngón tay suy tính.

Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ đứng ở bên cạnh, cảnh giác tứ phương, hộ pháp cho hắn ta.

Chẳng mấy chốc, Chung Quỳ Việt Cức nhân tiện nói: "Đây là một tòa mê trận bình thường, không có nguy hiểm gì."

Nghe lời này, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ đang muốn gật đầu đã thấy Chung Quỳ Việt Cức nhíu mày, tiếp tục nói: "Trận pháp này không giống vết tích của quỷ vật, càng giống là tu sĩ gây ra."

"Hơn nữa, cấp độ mê trận không cao, tu vi người bày trận sẽ không vượt qua Kết Đan"

Nói đến chỗ này, ba người lập tức nhìn nhau.

Sau đó Phó Huyền Tự bình tĩnh nói: "Không cần phá bỏ trận này."

"Đi gặp người bày trận."

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đều khẽ gật đầu.

Thế là, ba người tiếp tục đi về phía trước, chủ động bước vào trong mê trận.

Sau khi đi vào bên trong, lúc đầu cảnh vật xung quanh giống như đúc thứ bọn họ nhìn thấy ở bên ngoài, chỉ có điều cứ đi về phía trước, địa hình và cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu xảy ra sự biến hóa vi diệu, trong vô thức đã dẫn bọn họ đến hướng nào đó.

Vẻ mặt ba người bình tĩnh, thuận theo chỉ dẫn của trận pháp bước đi về phía trước.

Sau một lát, bọn họ đi đến trước một tòa miếu nhỏ cổ xưa.

Ngôi miếu thờ này cửa riêng sân riêng, hiện cửa lớn đóng chặt, trên bảng hiệu treo cao viết năm chữ to: "Miếu Triệu thị đại tiên"

Vùng bỏ hoang cô mộ, mộ bia ảm đạm thấp thoáng giữa cỏ dài.

Cách đó không xa cây hỗn tạp như cao lớn hơn một đoạn, cao vút mà đứng, cành lá đông đúc, cơn gió chầm chậm thổi qua, xanh đậm xanh nhạt chập trùng như sóng.

Tiếng côn trùng kêu vang tước gáy xa gần đều biến mất.

Áp lực vô hình tràn ngập giữa toàn bộ nghĩa địa.

Một bóng người huyền bào chắp tay đứng bên cạnh mộ bia, ống tay áo phần phật, khuôn mặt lạnh lùng.

Chính là Bùi Lăng.

Hiện tại lãnh địa của hắn đã cực kỳ rộng rãi.

Nhạn Hồi cốc, Mộ Nham thành, Trữ Vân thành, Tiêm Nữ quan...

Toàn bộ đều có miếu thờ cung phụng hắn.

Ngoại trừ cái đó ra, Quý Phi Nguyễn Tịch Lộ đã sớm trở lại kinh thành, trong khoảng thời gian này được hắn che chở, nàng xuôi gió xuôi nước đã xây dựng hơn ba trăm tòa miếu thờ ở các nơi trong thiên hạ cho hắn.

Hơn nữa, còn có càng nhiều miếu thờ đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị.

Hiện tại Bùi Lăng có lãnh địa, đã không nhỏ hơn triều đình bao nhiêu. Thậm chí, một vào nơi hoang dã mà triều đình không thể đưa tay tới, cũng trải rộng tế đàn cung phụng hắn.

Lãnh địa càng nhiều, có thể thu thập được càng nhiều sợ hãi.

Thậm chí, không cần Bùi Lăng làm bất cứ chuyện gì, có máu tươi, căm hận, oán niệm liên tục không ngừng... Cho hắn sử dụng!

Cho tới bây giờ, tu vi của hắn đã khôi phục lại Hóa Thần!

Trước đây không lâu, hắn từ chỗ Quý Phi đạt được hai manh mối vô cùng quan trọng.

Một là Chương Quận phía tây nam kinh thành, toàn bộ quận đã hóa thành một khu đất chết cấm sinh linh ra vào.

Hơn nữa mảnh đất chết kia còn đang không ngừng mở rộng.

Tất cả sinh linh đi nhầm vào bên trong đều hoàn toàn biến mất.

Thứ hai là phụ cận Cố Ngô thành có tà ma công khai xuất thế, hắn khí diễm phách lối, ép buộc lê dân hiến tế người sống định kỳ, ngày đêm cung phụng, quỳ bái. Nơi đó lòng người bàng hoàng, rất nhiều bách tính nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bỏ chạy, đều bị nanh vuốt tà ma tàn sát trên đường, uy hiếp người còn lại.

Trong khoảng thời gian này, tất cả thương đội, người đi đường đều tránh hai phương hướng này, thậm chí hoàn toàn không dám tới gần...

Hiện tại, tạm thời Bùi Lăng còn không hoàn toàn chắc chắn tình huống bên Cố Ngô thành, nhưng vùng đất chết ở Chương Quận tử chắc chắn do "Úc" hoặc là Hồng Phấn tân nương gây ra.

Căn cứ vào tin tức do Quý Phi cung cấp, hiện tại bên triều đình đã phái ra một đội cấm quân, đi điều tra tình huống cụ thể ở vùng đất chết.

Hiện tại hắn cũng đang chờ kết quả bên triều đình.

Lúc này: "Để" đang bảo vệ Nguyễn Tịch Lộ ở trong hoàng cung, Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa đi Cố Ngô thành điều tra tình huống, Bùi Lăng tự mình tọa trấn khu vực quan trọng nhất là nghĩa địa.

Các vùng Nhạn Hồi cốc, Mộ Nham thành thì giao cho "Tất" đi dò xét.

Chương 1778: "Tất"

Bỗng nhiên, bên tai Bùi Lăng vang lên truyền âm của "Tất": "Chủ thượng, ở Nhạn Hồi cốc có tung tích của thủ hạ Hồng Phấn tân nương."

Hả?

Hồng Phấn tân nương đã tìm tới?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, lần này Hồng Phấn tân nương tiến vào cánh cửa thứ hai, chỉ dẫn theo một vị thủ hạ là vị "Tù" cảnh giới Hợp Đạo kia!

Thực lực chân chính của đối phương tương đương với "Tất".

Chỉ có điều, hiện tại lại không biết "Tù" đã khôi phục tu vi như thế nào, nếu mình tự ra tay, nguy hiểm quá lớn... Cứ để "Tất" đi trước thăm dò một chút!

Thế là, Bùi Lăng lập tức truyền âm trả lời: "Ngươi đi gặp thủ hạ Hồng Phấn tân nương một chút, nếu có thể chém giết nó, không cần nương tay."

"Nếu không thể cứ cố hết sức ngăn chặn."

"Toàn bộ Nhạn Hồi cốc có rất nhiều bố trí do ta để lại."

"Ngươi có thể tùy ý điều động"

"Tất" trầm giọng nói: "Vâng!"

Truyền âm kết thúc, Bùi Lăng lập tức tay lấy ra Truyền Âm Phù màu đen, sau khi thôi động, trong phù lục lập tức truyền ra giọng Lệ Liệp Nguyệt: "Bùi sư đệ, sao thế?"

Bùi Lăng nhanh chóng hỏi: "Lệ sư tỷ, các ngươi còn bao lâu có thể đến Cố Ngô thành?"

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Tốc độ cao nhất đi đường, ba ngày có thể tới."

Bùi Lăng nói: "Tốt! Đến lúc đó, trước tiên điều tra tà ma Cố Ngô thành là Úc hay Hồng Phấn tân nương"

"Một khi xác định thân phận, lập tức truyền âm cho ta."

Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Không có vấn đề."

Căn dặn xong, Bùi Lăng thu hồi Truyền Âm Phù hơi trầm ngâm.

Nếu bên Cố Ngô thành là "Úc", hắn sẽ để Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa lập tức rút đi, lại đến Chương Quận tử địa tìm Hồng Phấn tân nương.

Nhưng nếu bên Cố Ngô thành kia là Hồng Phấn tân nương, lại không thể tốt hơn nữa!

Dù sao, hiện tại tình huống bên "Úc" không rõ, nhưng Hồng Phấn tân nương lại phái "Tù" ra.

Hiện tại một mình đối phương làm quỷ, trong cảnh giới ngang hàng không ngăn được hai người Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa.

Cho dù Hồng Phấn tân nương bố trí nhiều trận pháp và cạm bẫy ở trong lãnh địa cũng giống như vậy.

Hiện tại, chỉ chờ xác nhận tình huống khôi phục tu vi bên Hồng Phấn tân nương, một khi lực lượng của Hồng Phấn tân nương chưa khôi phục Phản Hư trở lên, hắn sẽ để Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa lập tức ra tay phá hủy mộ bia của đối phương, loại bỏ Hồng Phấn tân nương trước!

Chỉ cần Hồng Phấn tân nương bị loại, đến lúc đó chỉ còn một mình "Úc", đối phó sẽ đơn giản hơn nhiều...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tán bào ngồi xếp bằng trước mộ bia, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi.

Nhạn Hồi cốc.

"Miếu Triệu thị đại tiên"

Miếu nhỏ không lớn lại đầy đủ.

Mặc dù từ đủ loại vết tích, khắp nơi đều có vẻ tang thương như đã xây dựng thời gian rất lâu, nhưng trong tầm mắt không nhiễm trần thế, quét dọn sáng sủa sạch sẽ, gọn gàng, Hương khói lượn lờ tản khắp, mơ hồ có tiếng lẩm bẩm tụng kinh truyền ra, làm người ta không vô thức nín thở tập trung, sinh lòng kính sợ.

Ánh mắt Phó Huyền Tự yên tĩnh bước vào trong miếu, hắn ta vừa đi qua cánh cửa, đã nghe "phanh" một tiếng, cửa lớn sau lưng không gió mà bay, đột nhiên đóng lại.

Hắn ta khẽ nhíu mày, nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn đen nhánh kín kẽ, ngay cả một khe hở cũng không có, đóng chặt lại, then cửa phía sau đã cài lại.

Xung quanh trống rỗng, cách đó không xa dựng thẳng một bức tường điêu khắc một tượng thần chiếm cứ hai phần ba phạm vi bức tường, đang khu trục, trấn áp rất nhiều yêu ma quỷ quái.

Trong miếu thờ mờ tối, chỉ có một thân một mình hắn ta.

Phó Huyền Tự lập tức hơi kỳ quái, hắn ta nhớ kỹ, hình như hắn ta không đến một mình?

Nhưng hiện tại làm thế nào cũng không nhớ được còn có đồng bạn nào...

Suy nghĩ một lát, Phó Huyền Tự lắc đầu, trực tiếp cất bước, đi vòng qua bức tường.

Hắn vừa đi vào phía sau bức tường, toàn bộ yêu ma trên bức tường sống lại, bọn chúng ngọ nguậy, giãy giụa, dữ tợn... Chậm rãi leo ra từ trong bức tường, đuổi theo hướng Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự đứng trong đình viện đưa mắt nhìn quanh, đây là một tòa đình viện nhỏ liếc qua thấy ngay, trải gạch xanh, hai bên xây bồn hoa, trồng không ít hoa cỏ cây cối.

Chính giữa trưng bày một cái đỉnh ba chân, phía trên dựng thẳng cái nắp lầu các hoa cỏ bốn mùa.

Bên trong cắm lít nha lít nhít hương dây cháy hừng hực, hương khói cuồn cuộn không ngừng tản ra, khiến toàn bộ đình viện trông như khói mù lượn lở, giống như tiên cảnh.

Dưới đỉnh là từng yêu quỷ kêu rên cầu xin tha thứ, chịu tất cả hình phạt, dòng máu nội tạng chảy xuôi khắp nơi trên đất.

Phó Huyền Tự quan sát một lát, đi đến chính phòng cách đó không xa.

Trong chớp mắt hắn ta đi qua cái đỉnh, những yêu quỷ vốn đang bị trấn áp đều hóa thành một luồng gió đen âm u lạnh lẽo, đi theo phía sau hắn ta như bóng với hình.

Chẳng mấy chốc, Phó Huyền Tự đi đến trước chính phòng, hai bên cột đỏ điêu khắc quỷ quái, lúc hắn ta đi qua cũng chui ra cây cột, theo sát phía sau.

"Kẹt kẹt."

Cửa chính phòng hở khép bị đẩy ra, lộ ra một gian phòng không lớn.

Căn phòng này không khác nhà nông gia bình thường bao nhiêu, ngay phía trên đặt một cái bàn vuông dùng để trưng bày cống phẩm, phía trên bàn vuông là bàn dài dùng để đặt hương hỏa cung phụng, tế văn, ở trên nữa là một tòa điện thở thấp thoáng rèm màu vàng sáng.

Chương 1779: "Tất" (2)

Trong điện thờ là một yêu quỷ mặt xanh nanh vàng, đôi mắt đỏ hồng ngồi ngay thẳng.

Hắn ta bắp thịt cuồn cuộn, khí tức cả người hung bạo khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lúc này, trên bàn vuông trưng bày bốn đĩa trái cây, bốn đĩa thức ăn mặn và một chung rượu.

Những thức ăn mặn kia đều sống, chưa từng đun sôi, tản ra mùi máu tanh rõ ràng.

Cho dù trong đỉnh sau lưng hương hỏa hừng hực, trên bàn thờ cũng trưng bày một lư hương toan nghê mạ vàng, bên trong cắm một nén nhang, khí tức hương hỏa dày đặc cũng không thể che hết những thức ăn mặn tanh nồng kia.

Phó Huyền Tự khẽ nhíu mày, chuyển động cái cổ quan sát xung quanh.

Nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống.

Âm khí vô cùng dày đặc trong nháy mắt cuồn cuộn hiện ra, nhấn chìm cả tòa miếu thờ.

Từng đạo u ảnh giăng khắp nơi, dần hiện ra sau lưng hắn ta...

Phó Huyền Tự đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cửa lớn sau lưng hờ khép, từ trong khe cửa có thể thấy bên ngoài có một cái đỉnh cuồn cuộn hương khói, ngoài ra lại không có vật gì.

Hắn ta khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhìn về phía trên đầu tượng thần.

Lúc này, giữa cột nhà ở trên đỉnh đầu hắn ta lít nha lít nhít yêu quỷ, chồng chất như núi.

Nó là một quỷ vật hình dạng như hồ, toàn thân không lông, lặng yên mở ra cái miệng to như chậu máu mọc đầy răng nhọn trắng đục, ngay sau đó cổ của nó như kéo dài vô cùng vô tận.

Theo cái đầu cúi xuống, miệng to như chậu máu cách Phó Huyền Tự càng ngày càng gần, lúc thấy có thể một ngụm nuốt Phó Huyền Tự vào...

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn, quỷ vật không hề có chút sức chống cự nào bị đánh bay ra ngoài.

Phó Huyền Tự chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quỷ vật chen chúc, kín không kẽ hở ở phía trên, khí tức quanh người hắn ta bừng bừng phấn chấn, đã là Nguyên Anh đỉnh phong.

Đám quỷ vật rối rít phát ra tiếng rít gào thê lương khiếp người, giương nanh múa vuốt lao về phía Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt không có chút biến hóa nào, lúc này đánh ra một cái pháp quyết...

Oanh! !!

Vừa nãy còn miếu thờ yên tĩnh như chết, trong khoảnh khắc bụi mù nổi lên xung quanh, không ngừng rung động...

Bóng đêm đậm đặc như mực.

Một cặp đèn lồng gió nhẹ nhàng đong đưa theo gió đêm, lay động nhoáng qua, đèn đuốc chiếu vào bảng hiệu "miếu Triệu thị đại tiên", cái bóng vừa đi vừa về nhốn nháo như yêu như quỷ.

Trước miếu thờ trước có bụi hoa cỏ yên tĩnh nở rộ, tản ra hương thơm hợp lòng người.

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ thấy Phó Huyền Tự bước vào trong miếu trước một bước, cũng đi vào theo.

Chung Quỳ Việt Cức đi vào cửa, lập tức bắt đầu dò xét cảnh vật xung quanh.

Đã thấy phía trước có một bức tưởng trống rỗng, chỉ là mặt tường tuyết trắng lấp kín, không có bất kỳ hoa văn điêu khắc gì.

Không biết cửa lớn sau lưng đóng lại từ lúc nào, đóng kín kẽ.

Trong tầm mắt sạch sẽ gọn gàng, khí tức hương hỏa dày đặc cuồn cuộn truyền đến từ sau bức tường, còn có chuông khánh nỉ non như có như không, dường như miếu cổ nơi thế ngoại, thanh tịnh an bình.

Chung Quỳ Việt Cức nhìn tình cảnh này, luôn cảm giác hình như mình đã quên cái gì nhưng cẩn thận suy nghĩ một lát, lại không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng nghi ngờ hắn ta, cẩn thận đi vào bên trong.

Sau bức tường là một cái đỉnh màu trắng không hoa văn, bên trong rất nhiều hương hỏa, đang không ngừng dâng lên một luồng sương mù dày đặc.

Trong bóng tối, từng cánh tay màu đen, lợi trảo lao đến cả người Chung Quỳ Việt Cức.

Hắn ta xuyên qua đình viện, đi vào phòng chính.

Chỉ thấy trong bàn thờ thấp thoáng sau tấm rèm màu vàng sáng, tượng thần khôi ngô hung bạo yên tĩnh ngồi xếp bằng.

Trên bàn vuông trước mặt hắn ta bày cống phẩm vẫn mới mẻ, bàn thờ hẹp dài màu sắc cũ kỹ, một cái lô Toan Nghê mạ vàng đặt trên đó, khói xanh lượn lờ.

Khí tức hương hỏa không thể che hết mùi máu tanh của cống phẩm thức ăn mặn.

Chung Quỳ Việt Cức đi đến phía trước.

Hắn ta vừa tới gần bàn vuông, đã thấy trong cống phẩm thức ăn mặn vốn đã tẩy rửa sạch sẽ đột nhiên trào ra máu tươi thật lớn.

Ngay sau đó, một huyết thủ quấn đầy nội tạng, vết máu đột nhiên duỗi ra từ bên trong, hung hăng bắt lấy mép cái chậu.

Chung Quỳ Việt Cức nhướn mày, lúc chưa biết rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì, từng cánh tay toàn thân xanh đen, hư thối cao độ, mọc đầy lông đen đột nhiên thò ra từ trong bóng tối, bắt lấy cánh tay, hai chân, lưng eo của hắn ta...

Trong chớp mắt những cánh tay này chạm thân thể hắn ta, khí âm hàn cuồn cuộn đột nhiên rót vào trong cơ thể hắn ta.

Lúc này, huyết thủ duỗi ra từ trong chậu đột nhiên buông cái chậu ra, lại một phát bóp cổ họng Chung Quỳ Việt Cức.

Một luồng lực lượng cường đại, cưỡng ép kéo hắn ta vào trong chậu.

Cùng lúc đó, những cánh tay xanh đen hư thối sau lưng Chung Quỳ Việt Cức cũng cùng nhau dùng sức, đẩy hắn ta vào trong chậu.

Thân thể Chung Quỳ Việt Cức di chuyển vào trong chậu từng chút một.

Trong chậu càng tuôn ra càng nhiều máu, chẳng mấy chốc đã như suối phun tràn qua cái chậu, tràn qua bàn vuông, thuận theo chân bàn vuông chảy xuôi xuống mặt đất.

Trong máu tươi dần trồi lên từng khối huyết nhục mơ hồ, một vài bộ phận của bọn chúng cho người ta một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Chương 1780: Công thủ

Chung Quỳ Việt Cức đột nhiên nhận ra, trong chậu rõ ràng là một bộ thi thể bị giã nát sau đó cưỡng ép nhét vào.

Mùi máu tươi vừa rồi truyền ra từ bộ thi thể này.

Đây là tế phẩm cho tượng thần trong miếu!

Trong nháy mắt, trong lòng Chung Quỳ Việt Cức sinh ra một dự cảm mạnh mẽ như thực chất, dường như chỉ cần mình bị kéo vào trong chậu, sẽ thay thế bộ thi thể này trở thành một đĩa đồ cúng tươi mới!

Lúc này, thân thể Chung Quỳ Việt Cức đã không thể đứng thẳng, cắm vào trong chậu.

Đột nhiên, tất cả cánh tay nắm lấy hắn ta đều bị bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt chói mắt, dường như phủ thêm một tầng mặt trời mùa xuân mỏng manh.

Tất cả cánh tay lập tức ngừng lại, không động đậy được nữa.

Quanh người Chung Quy Việt Cức đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cường đại uy nghiêm, rất nhiều cánh tay quỷ vật như tuyết đọng gặp mặt trời, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì!

Không có những thứ này, Chung Quy Việt Cức lại đứng vững.

"Bộp, bộp, bộp....

Trong bóng tối, từng quỷ vật hình thù kỳ quái đi ra, thi thể trong chậu cũng dùng tay nắm lấy mép chậu, lôi toàn bộ người mình ra, ánh mắt lạnh lùng quỷ quyệt nhìn về phía Chung Quỳ Việt Cức.

Máu tươi đã thẩm thấu toàn bộ mặt đất, đang không ngừng dâng lên như muốn bao phủ cả tòa miếu thờ.

Đèn lồng gió không ngừng lay động.

Dưới ánh đèn lay động, một bộ áo xanh phiêu nhiên mà vào.

Dáng người hắn ta thẳng tắp, kiếm ý quanh quẩn, khí tức cả người gần như hòa làm một thể với trường kiếm vác sau lưng.

Ninh Vô Dạ đi vào trong miếu, vừa đứng vững sau cánh cửa đã ngần ngơ, hình như mình đã quên cái gì đó?

Hơn nữa...

Hắn ta nhìn xung quanh, lập tức nhíu mày lại, kỳ quái, vì sao một mình hắn ta lại chạy đến nơi xa lạ này?

Do dự một lát, Ninh Vô Dạ đi đến bên trong bức tường.

Bức tường trống không, đỉnh tròn mộc mạc, lương trụ không có bất kỳ trang trí và điêu khắc gì, bậc thềm... Cuối cùng Ninh Vô Dạ đã mở cửa ra vào phòng chính đang khép hờ ra, đi vào trong chính phòng thờ phụng tượng thần.

Trước mắt tượng thần, mặc dù miếu thờ không lớn, hương hỏa lại rất tràn đầy...

Chỉ có điều, hình như những cống phẩm này không quá bình thường... Nhưng, trong U Tố mộ, có thể xảy ra bất kỳ việc quỷ quyệt gì...

Ninh Vô Dạ đi đến trước bàn vuông bày đồ cúng, đánh giá điện thờ trên đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Hắn ta luôn cảm thấy bức thần tượng này... Có vấn đề gì đó?

Lúc này, tượng thần hoa văn màu như tượng đất đột nhiên mở ra đỏ con mắt màu đỏ.

Sát khí xông lên trời không, tượng thần ra tay, một phát bắt lấy Ninh Vô Dạ.

Oanh!

Cây khô cô bia.

Trên mặt đất trước phần mộ còn đang không ngừng nhúc nhích, đám người hiến tế đã nơm nớp lo sợ tản đi.

Trong giây lát, trên mặt đất hoàn toàn thôn phệ một tên tế phẩm sau cùng, khôi phục như lúc ban đầu.

Kiệu hoa vốn lơ lửng giữa không trung biến mất không thấy gì nữa, Hồng Phấn tân nương mặc một bộ hỉ phục đỏ chót, đầu che hỉ khăn xuất hiện ở đầu cành cây khô, dáng vẻ lười biếng duỗi lưng một cái.

Hỉ khăn rủ thẳng xuống ngực, không thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Làn váy uốn lượn phức tạp giữa cành cây bị gió thổi bay, như cây già chết héo đột nhiên xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp.

Một đôi giày thêu tinh xảo như ẩn như hiện trong từng tầng váy, quả cầu nhung ở mũi giày màu sắc như máu, từng chút như muốn nhỏ xuống.

Trong bụi cỏ um tùm, vết máu đã sớm khô cạn hóa thành màu sắc đỏ thẫm loang lổ.

Phù khí phi kiếm hạ phẩm bị Lâm Phong vác sau lưng đang cắm nghiêng, thân kiếm như thu thuỷ hơi rung động.

Lúc này, một bóng dáng thuần trắng đi tới từ nơi xa.

Hắn ta như nhân loại, mặc một bộ áo bào trắng đón gió mà đi, bồng bềnh muốn bay, nhưng cẩn thận nhìn lại, trên khuôn mặt tuyết trắng, phía dưới hàng lông mày trắng lại tự mọc ra hai con mắt song song.

Sâu trong con ngươi có ánh lửa đen nhánh chậm chạp nhảy nhót.

Chính là "Từ.

"Tù" nhanh chân đi đến cách mộ bia không xa mới dừng lại.

Hồng Phấn tân nương không nhúc nhích ngồi ở ngọn cây, phía dưới hỉ khăn truyền ra giọng nói của nàng: "Chuyện gì?"

"Tù" âm u lạnh lẽo nói: "Ba vị người sống kia đã đối đầu với Tất."

"Ta đã biết đại khái vị trí của Bùi Lăng,"

Hồng Phấn tân nương bình tĩnh nói: "Sáng hôm nay xảy ra chút việc."

"Hiện tại ta cũng đã nắm giữ vị trí của Bùi Lăng"

"Tù" khẽ lắc đầu, nói: "Hiện tại, vị trí không phải quan trọng nhất"

"Quan trọng nhất là ba vị người sống kia đều rơi vào khổ chiến"

"Tranh đấu cùng cảnh, Tất không có khả năng đỡ nổi ba người kia.

"Cho nên, rất có thể hiện tại Tất đã khôi phục tu vi Hóa Thần."

Hóa Thần?

Hồng Phấn tân nương ở đầu cành lập tức nhăn mày ngài, sau khi im lặng một lát, nàng hỏi: "Vậy bên Bùi Lăng... Tình huống lãnh địa như thế nào?"

"Tù" chậm rãi nói: "Tạm thời không rõ lãnh địa."

"Nhưng bây giờ thực lực tu vi của chúng ta tụt lại quá nhiều."

"Điều này rất bất lợi với tình cảnh của chúng ta!"

Hồng Phấn tân nương nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy ngươi cho rằng, hiện tại phải làm thế nào?"

"Tù" trầm giọng nói: "Hiện tại, chúng ta biết bên Bùi Lăng ít nhất đã khôi phục tu vi Hóa Thần."

"Chắc hẳn Bùi Lăng cũng biết bây giờ chúng ta chỉ có Nguyên Anh"

Chương 1781: Kịch chiến

"Không có gì bất ngờ xảy ra."

"Tiếp theo Bùi Lăng, chắc chắn sẽ toàn lực tìm kiếm vị trí của chúng ta."

"Thế nhưng, ba vị người sống kia tìm kiếm tung tích Bùi Lăng tròn nửa năm."

"Dù bên Bùi Lăng đã khôi phục được cảnh giới tu vi càng cao hơn, muốn tìm được chúng ta, chắc cũng cần chút thời gian"

"Nhân cơ hội này, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng"

"Ít nhất, cũng phải khôi phục tu vi lại Hóa Thần"

Nghe vậy, Hồng Phấn tân nương lập tức nói: "Nói cho toàn bộ lãnh địa."

"Bắt đầu từ đêm nay, mỗi ngày đều phải hiến tế"

"Tế phẩm không thể ngừng."

"Tù" gật đầu: "Hiểu rõ!"

Vùng bỏ hoang.

Bên cạnh phần mộ lẻ loi trơ trọi, Bùi Lăng ngồi xếp bằng bên cạnh mộ bia, không một tiếng động, hoàn toàn tĩnh mịch.

Sau khi truyền âm với "Tất", hắn đã tĩnh tọa ở chỗ này một hồi lâu.

Lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về hướng Nhạn Hồi cốc.

"Đấu một lúc rồi, còn chưa phân ra thắng bại..."

"Tu vi của vị kia Tù, tối đa cũng là Hóa Thần, không khôi phục lại phía trên Phản Hư."

"Hiện tại, chờ tin tức bên Lệ sư tỷ..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Nếu hiện tại hắn lập tức giáng lâm Nhạn Hồi cốc, hợp lực với "Tất", chắc chắn có thể trực tiếp chém giết "Tù" ngay tại chỗ.

Thế nhưng, điều này đã không có ý nghĩa.

Chỉ cần bên Lệ sư tỷ thành công, kết quả cũng giống nhau!

Hơn nữa, hiện tại chỉ có một mình hắn trông coi mộ bia, dù như thế nào cũng không thể rời đi.

Càng vào thời khắc mấu chốt này, càng không thể sơ suất!

Thế là, Bùi Lăng lại nhắm hai mắt, yên tĩnh ngồi, mộ địa âm u lạnh lẽo yên tĩnh như vùng đất chết.

Nhạn Hồi cốc.

Miếu Triệu thị đại tiên.

Âm khí tản ra, toàn bộ miếu thờ như bịt kín một lớp màn tơ màu xám đen, trong tầm mắt một mảnh ảm đạm, âm u lành lạnh.

Sương hoa màu xám đen lặng yên ngưng kết đây đất.

Phó Huyền Tự đạp không mà đứng, trong tay không ngừng kết động từng pháp quyết phức tạp, từng tấm phù lục màu vàng nâu vờn quanh người hắn ta, vô số chữ vân triện thâm ảo khó lường trên bùa chú không ngừng nhúc nhích, quấn giao, lực lượng vô hình giăng khắp nơi, tạo thành một tòa trận pháp phòng ngự ánh sáng trong trẻo rực rỡ cỡ nhỏ.

Ở xung quanh hắn ta, thậm chí cả đỉnh đầu dưới chân, toàn bộ đều là quỷ vật đủ loại hình thù kỳ quái, âm khí nồng đậm.

"hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..."

Tiếng vui cười bén nhọn chói tai liên miên không dứt, từng đôi mắt đầy ác ý nhìn trừng trừng vào Phó Huyền Tự, quỷ vật vây quanh hắn ta nhanh chóng xoay quanh, cười the thé rít gào chấn nhiếp tâm thần như thủy triều, một đợt nối tiếp một đợt đánh thẳng vào phù trận.

Từng tấm phù lục lơ lửng trên hư không, không ngừng nổi lên gợn ánh sáng như sóng nước.

Khuôn mặt quỷ vật dữ tợn, sự ác ý trong mắt càng sâu, dường như ngay sau đó sẽ cùng nhau tiến lên, xé Phó Huyền Tự thành mảnh nhỏ.

Theo bọn chúng điên cuồng tấn công, chữ vân triện nhanh chóng phai màu, nhạt lại, trong giây lát chữ vân triện trên một tấm phù lục gần như biến mất, dấy lên ánh lửa hừng hực.

Phó Huyền Tự mặt không biểu tình, một tay lấy ra phù lục từ trong túi trữ vật, nhanh chóng bổ sung.

Chẳng mấy chốc, lại có một tấm bùa chú sắp tiêu hao gần như không còn.

Theo quỷ vật không biết mệt mỏi tấn công, phù lục nhanh chóng thiêu đốt, Phó Huyền Tự dần không thể kịp thời điển vào chỗ trống.

Âm khí dày đặc như phát hiện sơ hở, gào thét tràn vào trong trận pháp, nhanh chóng ăn mòn.

Lập tức lại có mấy tấn phù lục vốn còn có thể kiên trì, chữ vân triện trên đó nhanh chóng chuyển nhạt, toàn bộ tác dụng phù trận đột nhiên giảm xuống một mảng lớn.

"Ha ha... Hì hì ha ha... Hì hì... Hì hì hì hì..."

Đám quỷ vật rối rít ngửa đầu, phát ra tiếng cười the thé cuồng loạn, âm khí như thực chất theo đó sôi trào mãnh liệt, điên cuồng đụng chạm vào toàn bộ phù trận.

Sau khi giằng co một lát, cuối cùng phù trận tàn tạ không chịu nổi đã không duy trì được, tất cả phù lục lập tức cùng nhau thiêu đốt, trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

Thấy phù trận biến mất, đám quỷ vật lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, gào thét lao về phía Phó Huyền Tự.

Cùng lúc đó, cuối cùng Phó Huyền Tự đã hoàn thành pháp quyết vẫn kết động trong tay, hắn ta đặt hai ngón tay phải trước ngực, lòng bàn tay trái hướng lên trời như nâng một phương hư không, đột nhiên lật tay lại, sau đó dùng sức hung hăng đè xuống.

Trong nháy mắt, một bóng núi khổng lồ hiện ra từ trong hư không, âm vang đập về phía quỷ vật.

Cơn gió cuồng bạo xé rách đập vào mắt, ngọn núi rơi xuống, khí thế hùng hậu không thể đỡ như muốn ép cả tòa miếu Triệu thị đại tiên thành bột mịn!

Oanh!

Tất cả quỷ vật xông lên đều bị núi xanh đập vào.

Mặt đất đột nhiên chấn động, nhưng miếu Triệu thị đại tiên lại không nhúc nhích tí nào, ngay cả gạch xanh lát đây đất cũng không vỡ nát một khối nào.

Phó Huyền Tự nhướn mày, căn miếu thờ này có quỷ vật cấp độ Hóa Thần tọa trấn!

Nếu không một chiêu vừa rồi của mình đủ để san toàn bộ miếu thờ, tính cả địa giới gần đây thành đất bằng!

Lúc này, bóng núi xanh chầm chậm tiêu tán, quỷ vật bị đánh xuống biến mất hơn phân nửa, hóa thành một luồng khí đen, trong nháy mắt tụ hợp vào trong cơ thể quỷ vật còn sót lại.

Chương 1782: Kịch chiến (2)

Khí tức những quỷ vật còn lại lập tức tăng lên, lại trở nên mạnh hơn, nhao nhao ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét cuồng nộ, tiếp tục đánh về phía Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự vẫn đạp không mà đứng, một chưởng thường thường đẩy ra, một chưởng ấn màu xanh nhạt to lớn quét ngang toàn trường, trong nháy mắt đánh vài đầu quỷ vật hung mãnh xông lên bay ngược ra.

Không kịp thở dốc, trong mơ hồ sau lưng đột nhiên bắn ra mấy cái xúc tu màu xanh đen, trong nháy mắt quấn lên tứ chi Phó Huyền Tự.

Quỷ vật còn lại thừa cơ ùa lên, đủ loại công kích như cơn gió mạnh mưa rào đánh úp về phía Phó Huyền Tự.

Phó Huyền Tự hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt [Mạt Đạo Khuynh Tiên] phát động kéo đứt tất cả xúc tu, sau đó hai tay đè ép xuống, năm tòa bóng núi xanh hơi nhỏ hơn vừa rồi ầm vang rơi xuống...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Quỷ vật như thủy triều không ngừng tiêu tán, hóa thành một luồng khí đen hòa vào trong cơ thể đồng bạn còn may mắn sống Sót.

Theo thời gian trôi qua, quỷ vật còn lại càng ngày càng ít...

Miếu Triệu thị đại tiên.

Trên bàn vuông trước điện thờ, một chậu cống phẩm đang không ngừng tuôn ra máu tươi như là một dòng suối máu, huyết dịch như vô cùng vô tận.

Bóng đêm mênh mông, trong đình ảm đạm.

Chung Quỳ Việt Cức đứng trên khoảng đất trống dưới điện thờ, sau người có một tôn Pháp Tướng đang từ từ bay lên.

Pháp Tướng cao lớn, đội mũ miện chuỗi ngọc, lưng đeo trường kiếm, chín chuỗi lưu châu rủ xuống trước ngực, che chắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy khí chất ung dung, uy nghiêm tôn quý, đường hoàng quang minh như quân chủ giáng lâm.

Lúc này, tay phải Pháp Tướng chạm vào chuôi kiếm bên hông, tay trái vươn ra, bàn tay khổng lồ vồ một cái về phía quỷ vật xông lên từ bốn phương tám hướng.

Quỷ vật rít lên lập tức chạy trốn, tản vào bóng tối xung quanh.

Bàn tay khổng lồ bắt hụt.

Ngay lúc này, trong bóng tối đột nhiên duỗi ra từng đầu lưỡi màu đỏ thẫm trải rộng gai ngược, cuốn lấy Pháp Tướng của Chung Quỳ Việt Cức.

Quanh người Pháp Tướng lập tức dấy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt.

Ngọn lửa này sáng tỏ như ban ngày, tỉnh khiết đường hoàng, trong nháy mắt đốt đứt tất cả đầu lưỡi.

Trong bói tối truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn của quỷ vật.

Pháp Tướng không do dự, đánh một chưởng về phía vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Oanh!"

Tiếng quỷ khóc im bặt, khói bụi tứ tán, mặt đất rung động dữ dội.

Pháp Tướng chậm rãi dịch chuyển bàn tay, đã thấy trong mảnh bóng tối kia có từng tia từng sợi bóng tối đang chầm chậm phiêu tán.

Hận ý nồng đậm như thực chất ở bên trong đã bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt trên người Pháp Tướng đốt cháy trống không.

Ngay sau đó, hỏa diễm quanh người Pháp Tướng đột nhiên tăng vọt, chợt nổ tung lên!

Không có âm thanh, không có cảnh hoàng tàn khắp nơi, cứ như một vòng thiên luân cỡ nhỏ bay lên trời cao.

Đột nhiên bộc phát ra ánh sáng, hoàn toàn chiếu sáng cả miếu thờ ảm đạm, trong chốc lát như ban ngày, rõ ràng rành mạch.

Tất cả quỷ vật biến mất vào trong bóng tối đều không chỗ ẩn trốn, rít lên lùi ra sau, theo bản năng chán ghét ánh sáng này.

Chung Quỳ Việt Cức không do dự chút nào, tâm niệm vừa động, "Khanh!"

Pháp Tướng rút ra trường kiếm bên hông, lập tức đánh giết về phía đám quỷ vật kia...

Bóng đêm càng mờ mịt, hương dây cháy hừng hực.

Khói xanh cuồn cuộn tản ra.

Ninh Vô Dạ cầm phi kiếm, kiếm khí quanh quẩn bốn phía, trên thân có kiếm ý lạnh thấu xương bàng bạc, cho dù vạt áo tay áo đều thấm máu nhỏ giọt xuống, nhưng khí thế không giảm trái lại còn tăng, cả người như một thanh danh kiếm chiến đấu đến say sưa, mũi nhọn lộ ra!

Hiện tại, bên trong cả tòa miếu Triệu thị đại tiên đã có kiếm ý sắc bén giăng khắp nơi.

Ở đối diện hắn ta, bức tượng thần này đã lộ ra nguyên hình chân chính của hắn ta.

Là một quỷ vật khôi ngô cao lớn, mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc lên tám tay, ngực bụng dày đặc tròng mắt màu đỏ thẫm, toàn thân tràn ngập khí tức dã man, hung bạo, khát máu.

Chính là "Tất"!

Lúc này, cả tòa miếu thờ như sống lại, cột nhà, nóc nhà, mặt đất, vách tường... Đều nhúc nhích một trận, lộ ra tính chất như huyết nhục, sau đó nhanh chóng sinh sôi ra từng quỷ trảo màu xanh đen, chộp về phía Ninh Vô Dạ.

Quỷ trảo đều mọc đây lông nhọn dài cả tấc, đầu ngón tay oánh lam, mơ hồ có mùi hương ngai ngái, sầm nhiên kinh khủng.

Sắc mặt Ninh Vô Dạ không có chút biến hóa nào, ánh mắt nhìn qua "Tất" chưa từng di chuyển nửa phần.

Hắn ta hoàn toàn không để ý đến những quỷ trảo đang vồ vào mình, mà trực tiếp giơ kiếm, chém một kiếm từ trên xuống dưới "Tất'.

"Trảm!" Trong miệng Ninh Vô Dạ quát lạnh lên tiếng, một đạo kiếm khí sắc bén hùng hậu trong nháy mắt chém xuống "Tất".

Đạo kiếm khí này như ngưng tụ một dòng thu thuỷ, lại như lấy đi một đoạn ánh trăng, trong sáng ngời ngời, thuần túy cô đọng, lại ẩn chứa kiếm ý dày đặc không gì không phá, không ai cản nổi.

Kiếm ý tinh khiết cường đại, cứng như tỉnh thiết.

Kiếm khí đã ra, nhanh như thiểm điện, trước khi Ninh Vô Dạ bị quỷ trảo ép thành đống thịt, đạo kiếm khí này cũng có thể trảm diệt kẻ địch của hắn ta!

Đây lại là cách đấu đồng quy vu tận!

Tròng mắt màu đỏ thắm trên cả người "Tất" hiện ra huyết sắc càng dày đặc, cơ bắp quanh người nó nhô lên từng khối, cũng bộc phát ra khí tức hung bạo như cự thú hồng hoang, tám cánh tay trên lưng hắn ta mọc lên như nấm, trong nháy mắt tăng vọt, sau đó đột nhiên duỗi ra ngăn cản phía trước kiếm khí.

Chương 1783: Lập tức ra tay!

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Kiếm khí như nước như trăng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lại sắc bén vô song, trong nháy mắt trảm phá trùng điệp cách trổ, xuyên qua tất cả cánh tay, ngay lúc sắp chém trúng "Tất": "Tất" đột nhiên đấm ra một quyền.

Oanh! !

Kiếm khí và nắm đấm chạm vào nhau, cả tòa miếu đại tiên chấn động dữ dội, trong tiếng vang kinh thiên động địa, kiếm khí sụp đổ, tàn kình tứ tán mang theo một cơn gió mãnh liệt.

Cùng lúc đó, những quỷ trảo vô hình vồ về phía Ninh Vô Dạ đột nhiên nắm chặt!

Nhưng trong nháy mắt này: "Tất" chợt quay người, đánh một quyền ra sau lưng mình.

Keng! !!

Kiếm quang trong sáng như hoa quỳnh chợt hiện ra, lúc cắt nát hư không lại lập tức bị quyền kình hung hăng đánh bay ra ngoài.

Ninh Vô Dạ vừa hạ xuống đã múa ra từng đoá kiếm hoa mát lạnh trong sáng, vô số kiếm khí thanh quang trong vắt như mưa rào trút xuống, toàn bộ bắn về phía "Tất".

"Tất" khẽ nhíu mày, cảnh giới của người sống này không bằng nó, nhưng nội tình lại hùng hậu lạ thường, lại là công phạt.

Chênh lệch một cảnh giới lớn, chiến đấu với nó đến bây giờ cũng chỉ hơi rơi vào thế yếu!

Trong thời gian ngắn, dường như nó không giải quyết được đối phương!

rầm rầm rầm...

Vừa ngăn lại tất cả kiếm khí: "Tất" lập tức nhận ra điều gì đó, nhìn về một phương hướng.

Hai bên kia đã sắp kết thúc...

Căn cơ của ba tên người sống này đều quá thâm hậu!

Nếu không phải mình tự ra tay, thủ đoạn bình thường căn bản không vây được bọn họ bao lâu!

Thế nhưng...

Nghĩ tới đây, bóng dáng "Tất" đột nhiên biến mất.

Ninh Vô Dạ đang muốn tiếp tục xuất kiếm, thấy quỷ vật không đánh mà lui, không khỏi ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó hắn ta thấy bên trong bóng tối chậm rãi hiện ra hai quỷ vật hình thù kỳ quái...

Ba ngày sau.

Cố Ngô thành.

Đây là một đường giao thông quan trọng, thành trì cao lớn nguy nga, tường thành loang lổ, đường phố dày đặc cùng cách ăn mặc quần áo của người qua lại trên con đường, đều lộ rõ sự lâu đời và giàu có ở nơi đây.

Chỉ có điều, hiện tại trong cả tòa thành trì đều tràn ngập sự lo lắng sợ hãi khó mà miêu tả.

Phố dài, tửu kỳ vô lực rũ xuống, ngày xưa trà lâu quán rượu vô cùng ồn ào náo động vẫn ngồi đầy tân khách, chỉ có điều không ai muốn nói chuyện phiếm, toàn bộ đều đang cắm đầu uống rượu.

Cha con hát rong làm ổ trong góc, không ai lôi kéo đàn Nhị Hồ, khúc không thành điệu, người hát chưa mở miệng, vẻ mặt đờ đẫn.

Bên ngoài lan can người qua lại đều là vẻ vội vàng trước khi xuất phát, trên khuôn mặt sợ hãi, vội vàng, mờ mịt...

Góc đường cuối hẻm, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng khóc thê lương bi thương, lại không người để ý tới, càng có vẻ hiu quạnh.

Trong thành lớn vốn tiếng người huyên náo, vui vẻ phồn vinh, hiện tại lại trở nên âm u đầy chết chóc, lòng người bàng hoàng.

Trong một mảnh kiềm chế, một bộ váy lụa màu đen nhanh nhẹn rơi xuống.

Lệ Liệp Nguyệt đi ra từ cuối phố dài, chậm rãi bước đi.

Tóc dài của nàng rủ xuống, làn da như tuyết, trong tròng mắt đen nhánh có tia sáng màu tím tối mơ hồ lấp lóe, chiếu rọi với mũ miện bảo thạch Thánh Nữ trên đỉnh đầu, lạnh băng sâm nhiên lại xinh đẹp khó tả.

Đám người rộn ràng lại không ai nhìn thấy nàng, cũng không ai chạm đến nàng, lúc tất cả mọi người đi đến gần nàng đều vô thức tránh ra, nhưng không ai phát hiện điều khác thường.

Áo đen như đêm, yên tĩnh xuyên qua người đông nghìn nghịt.

Nàng đột nhiên ra tay, năm ngón tay chụp tới đỉnh đầu một người đi đường.

"A!"

Tiếng kêu thảm vô cùng thê lương lập tức vang lên, người qua đường không ngừng run rẩy, giãy giụa, cuộn lại, người xung quanh lại như chưa tỉnh, tới tới lui lui, không có bất kỳ ánh mắt nào nhìn sang.

Sau một lát, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, thu bàn tay về, tâm niệm vừa động, một luồng nước sạch đột nhiên sinh ra, rửa sạch bàn tay.

Trên đường phố sau lưng nàng đã ngổn ngang lộn xộn ngã lăn bảy tám thi thể khuôn mặt dữ tợn, thể xác vặn vẹo.

Trong thất khiếu ào ạt chảy xuôi máu tươi, nhiễm hồng bụi trần.

Lệ Liệp Nguyệt làm như không thấy mấy điều này, hơi trầm ngâm, kiệu hoa, tân nương, Hồng Phấn đại tiên...

Người chiếm cứ nơi đây là Hồng Phấn tân nương!

Nàng lập tức tay lấy ra Truyền Âm Phù màu đen, sau khi thôi động nhanh chóng nói: "Bùi sư đệ, bên Cố Ngô thành là Hồng Phấn tân nương!"

Trong Truyền Âm Phù lập lúc vang lên giọng Bùi Lăng: "Cực kỳ tốt!"

"Sư tỷ, hiện tại Hồng Phấn tân nương khôi phục tu vi gần bằng chúng ta."

"Ngươi và Yến Minh Họa lập tức ra tay!"

Lệ Liệp Nguyệt gật đầu nói: "Không có vấn đề."

Truyền âm kết thúc, nàng thu hồi Truyền Âm Phù, lập tức độn không mà đi.

Chẳng mấy chốc, Lệ Liệp Nguyệt đi vào trong một chỗ núi rừng.

Khoảng núi rừng này cỏ cây thưa thớt, ánh nắng loang lổ chiếu xuống từ giữa cành lá, cỏ cây vui vẻ, hoa dại phấp phới, ở giữa có một con đường do con người giẫm đạp tạo ra.

Hiện tại, một đội ngũ khóc sướt mướt, khua chiêng gõ trống đang nâng mấy nam nữ bị trói gô, ngăn chặn miệng, không ngừng vòng quanh vài gốc cây hỗn tạp.

Những người này đều mặc áo bào mới tinh, trang phục long trọng, chỉ có điều khóe mắt đuôi lông mày mỗi người tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng nặng nề. Đám nam nữ bị bọn họ nhấc lên cũng hoảng sợ muốn chết, vô cùng sợ hãi.

Trong góc hẻo lánh của cánh rừng, một nữ tử thải y nhẹ nhàng, khuôn mặt như hoa nở, chính là Yến Minh Họa.

Chương 1784: Giết đến tận cửa

Trong tầm mắt của nàng, toàn bộ cánh rừng đều bị từng chữ vân triện tạo thành mê trận vây quanh, sau khi những phàm nhân này đi vào, dù đi như thế nào cũng không thể đi ra ngoài.

Phát hiện Lệ Liệp Nguyệt đến đây, Yến Minh Họa lập tức quay đầu, hỏi: "Tình huống như thế nào?"

Lệ Liệp Nguyệt tùy ý liếc nhìn đội ngũ hiến tế, sau đó nói: "Là Hồng Phấn tân nương."

"Hơn nữa, tu vi không khác gì chúng ta."

"Bùi sư đệ để chúng ta lập tức ra tay!"

Yến Minh Họa khẽ gật đầu: "Tốt!"

Còn chưa nói hết câu, bóng dáng hai người lập tức biến mất.

Cây khô cô mộ, cơn gió cuồn cuộn.

Kiệu hoa chế tác tinh tế xinh đẹp trống rỗng lơ lửng, Hồng Phấn tân nương che hỉ khăn ngồi trong kiệu hoa đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng.

Giữa không trung, bóng dáng "Tù" chậm rãi hiện ra, lập tức nói:

"Đội ngũ đến đây hiến tế bị người ta ngăn cản."

"Thủ hạ của Bùi Lăng đã tìm tới."

Hồng Phấn tân nương cau mày ngài, tới thật nhanh!

Mới ba ngày, thủ hạ Bùi Lăng đã tìm tới cửa!

Mặc dù mấy ngày qua nàng đã không quan tâm đến việc mở rộng lãnh địa, toàn lực tăng tốc độ khôi phục tu vi, nhưng thời gian thật sự quá ngắn, hiện tại tu vi của nàng và "Tù" vẫn chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong, muốn khôi phục lại Hóa Thần, ít nhất còn cần mấy ngày nữa.

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương lập tức lạnh lùng nói: "Toàn lực ra tay!"

"Dùng tất cả át chủ bài!"

"Tù" khẽ gật đầu: "Hiểu rỡ"

Nói xong, hắn ta giơ tay lên, đưa ra một chiếc lồng hàng mây tre lá từ trong hư không.

Đi ra khỏi rừng cây, trước mắt là một mảnh bãi cỏ bát ngát, mênh mông vô bờ.

Một dòng suối nhỏ uốn lượn đến từ đằng xa, róc rách chảy xuôi.

Phong cảnh như vẽ nhưng lại yên lặng như tờ, không có chút tiếng vang nào, ngay cả gió thổi vào bụi cỏ cũng như âm u lạnh lẽo hơn nhiều.

Giữa cỏ dài chập trùng, lộ ra bùn đất màu đỏ thẫm.

Dường như máu tươi thẩm thấu, âm u lạnh lẽo sâm nhiên.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa bình tĩnh đạp vào mảnh bãi cỏ này.

Ngay chớp mắt bọn họ dừng chân: "Tạch tạch tạch ken két...

Từng bộ tử thi hư thối cao độ lập tức thức tỉnh, tranh nhau chen lấn leo ra từ lòng đất.

Những tử thi này gào thét điên cuồng lao về phía Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa.

Vẻ mặt hai người không có chút biến hóa nào, một tay Yến Minh Họa bấm niệm pháp quyết như hoa lan, dừng ở trước ngực, thản nhiên nói: "Phá!"

Xoạt!

Một đạo sóng khí màu sáng đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt quét ngang toàn trường.

Chỉ trong khoảnh khắc tất cả tử thi bị ép thành tro tàn, hôi phi yên diệt!

Nhẹ nhõm giải quyết những tử thi này, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa tiếp tục đi và phía trước.

Bọn họ chưa đi bao xa, đột nhiên...

Oanh! !!

Một bức tượng thần cao lớn quái dị từ trên trời giáng xuống, cứ thế ném ra một cái hố to trên mặt đất.

Sóng khí gào thét lan ra bốn phương tám hướng, chặn đường đi của hai người.

Hình dạng bức thần tượng này như gốc cây cổ xưa, phía trên gốc cây là năm sáu con mắt, ngoài ra còn mọc bảy cánh tay, mỗi một cánh tay đều mọc lít nha lít nhít lông tơ, cùng giáp dài vô cùng bén nhọn.

Tượng thần rơi xuống đất, lập tức mở ra tất cả con mắt, khí tức quanh người cuồng bạo khát máu như muốn hoàn toàn xé nát người đến xâm phạm.

Lệ Liệp Nguyệt tiến lên trước một bước, khí tức đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt vượt trên tượng thần.

Ngay sau đó, nàng trực tiếp vỗ xuống một chướng.

Oanh! !!

Sau một lát, hài cốt tượng thần tản ra đây đất, chất lỏng màu lam lục hắt xuống khắp nơi như mưa rào, bãi cỏ vốn um tùm bị huyết dịch thiêu đốt loang lổ, nhìn lại mấp mô như vết thương ghê rợn to lớn.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa tiếp tục đi về phía trước.

rầm rầm rầm...

Ngay sau đó, tám bức tượng thần ngoại hình quái dị, khí tức âm u lạnh lẽo sâm nhiên đồng thời giáng lâm.

Tám bức thần tượng này đều là gỗ không phải gỗ, giống thú không phải thú, quỷ dị quái đản, quanh người quanh quẩn khí thế bạo ngược, hung lệ dày đặc, sau khi rơi xuống đất không hề do dự lập tức ra tay.

Rễ cây thô to như mãng xà không ngừng chui ra từ mặt đất, điên cuồng quất về phía Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa; lá vàng đây trời, trên mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa nguyền rủa cực kỳ ác độc; cành lá lượn quanh, tiếng quỷ khóc từng cơn như muốn trực tiếp chui vào trong đầu kẻ xâm lấn...

Toàn bộ chiến trường âm khí đại thịnh, như rơi vào hầm băng.

Bông tuyết màu xám đen bay lả tả, bay xuống từng đoàn lớn.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa cực kỳ bình tĩnh nhìn tình cảnh này, hai người lập tức ra tay, chưởng ảnh đây trời, quyền phong lạnh thấu xương...

Bên cạnh cây khô, trên không cô mộ.

Kiệu hoa nhẹ nhàng trôi nổi: "Tù" đạp không mà đứng, trong tay nhấc chiếc lồng hàng mây tre lá.

Xuyên qua khe hở có thể thấy bên trong giam giữ ba bóng dáng.

Ba người đứng thẳng tắp, nhìn lại thân hình cử chỉ đều giống nhau như đúc, dường như là con rối được đúc tạo nên từ một mô hình.

Bọn họ im lặng đứng yên, khuôn mặt mơ hồ như chưa hoàn thành, quanh người không có bất kỳ sinh khí gì như ba bộ tử thi.

Mặt đất khẽ chấn động, nơi xa truyền đến tiếng động mơ hồ.

Trong kiệu hoa, Hồng Phấn tân nương nhăn lại mày ngài, lập tức cảm giác lãnh địa của mình giảm bớt một chỗ!

Chương 1785: Giết đến tận cửa (2)

Thủ hạ của Bùi Lăng đã làm thịt Khúc Thủy đại tiên bị nàng thu phục!

Dường như trận chiến này kết thúc rất nhanh chóng, hai vị thủ hạ do Bùi Lăng phái tới có thực lực cực mạnh!

Hồng Phấn tân nương lập tức quay đầu nhìn về phía "Tù" bên cạnh kiệu hoa, hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

Trong mắt "Tù" hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, trầm giọng nói:

"Khoảng cách quá xa, còn cần một chút thời gian mới có thể triệu hồi mệnh cách của bọn họ."

Đang nói, mặt đất lại chấn động, Hồng Phấn tân nương đột nhiên cảm giác được lãnh địa của mình lại thiếu đi tám mảnh!

Hai người kia càng ngày càng gần!

rầm rầm rầm...

Thân thể tượng thần tan nát rơi xuống liểng xiểng từ giữa không trung, mặt đất trải rộng vết nứt thật sâu, dấu vết hỏa diễm và nguyền rủa lan tràn khắp nơi, suối ngầm ào ạt chảy xuôi, dấu vết nứt nề vẫn kéo dài đến nơi xa.

Giải quyết xong một đợt rắc rối này, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa tiếp tục đi về phía, cho tới bây giờ hai người còn chưa dùng đến pháp bảo bản mệnh ở trên người.

Sau đó, không ngừng có yêu quỷ đột kích, tượng thần giáng lâm, sau đó không ngoài dự tính đều bị hai người diệt sát.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi tới phía trên di chỉ một thôn hoang vắng.

Thôn xóm ban đầu đã sớm bị san thành đất bằng, cuối cùng làng có một gốc cây già chết héo đã lâu, yên tĩnh đứng sừng sững, dưới cây có một ngôi mộ lẻ loi, vắng vẻ âm u lạnh lẽo.

Trên không cô mộ, kiệu hoa lơ lửng, lúc màn kiệu phất phơ lộ ra Hồng Phấn tân nương mũ phượng khăn quàng vai ở bên trong.

Toàn thân "Tù" trắng như tuyết đứng bên cạnh kiệu hoa, tay cầm lồng cỏ, ánh sáng trong mắt càng thịnh.

Lúc này, thứ hấp dẫn sự chú ý của Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lại là một tòa mộ bia trước ngôi mộ lẻ loi, chữ bằng máu đầm đìa, trầm mặc phản chiếu mặt trời ngả về tây.

Thần niệm quét qua, Lệ Liệp Nguyệt lập tức phát hiện, bây giờ khí tức của Hồng Phấn tân nương và "Tù" đều chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong, lúc này không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp đánh một chưởng qua.

Oanh! !!

Cây già lập tức hôi phi yên diệt, ở chỗ đó xuất hiện một cái hố sâu to lớn, dòng nước chảy ra, dường như xưa nay chưa từng tồn tại cây cối gì.

Cùng lúc đó, kiệu hoa và "Tù" đã xuất hiện cách đó không xa.

Ánh sáng trong mắt "Tù" dần tắt, nói: "Được rồi."

Còn chưa nói hết câu, lồng cỏ mở ra, ba bóng dáng đi ra từ bên trong.

Khuôn mặt mơ hồ của ba người dần rõ ràng, người ở giữa tóc mai hơi sương, khuôn mặt như trung niên, áo bào xanh buộc nhẹ, khí chất ung dung; người bên trái thanh sam đeo kiếm, dáng người thẳng tắp, kiếm ý quanh quẩn; người bên phải hoàng bào kim quan, tự phụ uy nghiêm.

Ba người bước vào bãi cỏ, nhanh chóng khôi phục thân hình ban đầu, lập tức mờ mịt nhìn quanh.

Sau khi kịp phản ứng lập tức sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hai người Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa.

Lúc này, Yến Minh Họa lập tức khẽ giật mình, là Phó sư huynh, Chung Quỳ sư huynh và Ninh sư huynh!

Xảy ra chuyện gì?

Vì sao ba người Phó sư huynh lại xuất hiện ở đây?

Không đợi Yến Minh Họa hiểu rõ chuyện này: "Tù" đột nhiên mở miệng nói: "Giết!"

Nghe vậy, ba người Phó Huyền Tự không hề do dự, lập tức bộc phát ra khí tức quanh người.

Phó Huyền Tự đưa tay, trong áo dài phất phơ, hai tay hắn ta đột nhiên lật một cái ép xuống, một bóng núi xanh khổng lồ nguy nga xuất hiện trong nháy mắt, sau đó mang khí thế lôi đình vạn quân rơi xuống Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa.

Sau lưng Chung Quy Việt Cức từ từ bay lên Pháp Tướng như quân vương, quang minh đường hoàng, đánh một quyền về phía hai người Lệ Liệp Nguyệt.

"Keng!"

Trong tiếng kiếm ngân réo rắt, phi kiếm sau lưng Ninh Vô Dạ ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngút trời ngang nhiên chém xuống.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, bóng tối to lớn chầm chậm mở ra, ô lụa màu hồng nhạt chống lên, chặn một kích mà ba người liên thủ.

Yến Minh Họa nghi ngờ hỏi: "Ba vị sư huynh, vì sao ra tay với ta?"

Nhưng ba người lại như không nghe được nàng nói chuyện, khí tức quanh người Phó Huyền Tự liên tục tăng lên, trong tay không ngừng kết động pháp quyết; cổ tay Chung Quỳ Việt Cức khẽ đảo, lại lấy ra một cái ngọc tỉ ẩn chứa linh cơ hùng hậu; trong mắt Ninh Vô Dạ có sát khí lạnh thấu xương, kiếm ý quanh người bừng bừng phấn chấn.

Thấy tình hình này, Lệ Liệp Nguyệt lập tức lạnh nhạt nói: "Ba người bọn họ đều bị mê hoặc, ta giải thoát giúp bọn họ"

"Ngươi đi phá hủy mộ bia kia!"

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa nhăn lại, lập tức nói:

"Ta đối phó ba người Phó sư huynh, ngươi đi phá hủy mộ bia!"

Lúc này Lệ Liệp Nguyệt nói: "Được!"

Nói xong, bóng dáng nàng lóe lên, trong nháy mắt phóng tới mộ bia chữ bằng máu.

Chung Quỳ Việt Cức lập tức phi thân lên như muốn ngăn cản đường đi của Lệ Liệp Nguyệt.

Yến Minh Họa thấy thế, váy dài phất một cái, đang muốn ra tay nhưng ngay sau đó...

Oanh! !!

Chung Quỳ Việt Cức lại không hề do dự tự bạo, cả vùng rung động dữ dội, trong huyết vũ phiêu tán, mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn, sóng khí bạo ngược cọ rửa ra bốn phương tám hướng, cây hỗn tạp, cỏ cây, mặt đất, cát đá... Tất cả như bức tranh bị bôi lên, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không còn tồn tại.

Một khắc trước dưới mặt đất còn cỏ cây đông đúc, trong nháy mắt lại hóa thành một mảnh hoang vu.

Chương 1786: Kinh thành dị biến

Trong hoang vu, cô mộ yên tĩnh đứng sừng sững, cách hắn ta không xa, mộ bia hoàn hảo như lúc ban đầu lại không chịu bất cứ thương tổn gì.

Sau khi dư chấn tự bạo chầm chậm tản đi, thân hình Lệ Liệp Nguyệt mới hiện ra từng chút một từ giữa không trung.

Mặc dù đường đi bị ngăn cản, nhưng trên dưới cả người nàng lại lông tóc không tổn hao gì.

Tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong tự bạo đã không thể đả thương nàng vào lúc này!

Cùng lúc đó, mặt đất tham lam thôn phệ huyết nhục của Chung Quỳ Việt Cức rải đầy đất, khí tức của Hồng Phấn tân nương và "Tù" lập tức cất cao một đoạn.

Lúc này: "Tù" từ tốn nói: "Tiếp tục."

Ninh Vô Dạ không do dự chút nào, lập tức lao về phía Lệ Liệp Nguyệt.

Yến Minh Họa lập tức giận tím mặt, lúc này vỗ ra một chưởng, chưởng kình hùng hậu đánh xuống đầu "Từ.

rầm rầm rầm...

Kinh thành.

Nhà đỏ thắm lầu xanh liên miên dựng lên, giữa nhà cửa san sát nối tiếp nhau, người qua lại trên con dường như dệt, tiếng rao hàng không dứt bên tai, cảnh tượng phồn hoa.

Chỗ cửa thành, đội ngũ uốn lượn như rắn, một nhóm binh lính giáp trụ tươi sáng đang cẩn thận kiểm tra bọc hành lý của người vào thành.

"Bộp, bộp, bộp...

Mặt đất khẽ chấn động, đột nhiên có một đội nhân mã chạy tới từ trên quan đạo, bọn họ đều mặc giáp đen, khí thế hung hãn sắc bén.

Đội nhân mã này động tác đều nhịp, trong hành động thể hiện rõ vẻ tinh nhuệ, lúc lao vùn vụt mơ hồ bảo vệ một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường ở giữa.

Trông xe ngựa kia bình thường không có gì lạ, xuyên qua màn kiệu bay lên lúc xóc nảy có thể thấy kia như là một bóng người còng xuống.

Binh lính thủ vệ đứng đằng xa thấy cảnh này, ánh mắt nhìn vào áo giáp đen, lập tức thay đổi sắc mặt, đây là cấm quân xuất hành làm nhiệm vụ trở về!

Bọn họ lập tức hô quát bách tính xếp hàng ở cửa thành, lệnh cưỡng chế bọn họ né tránh sang hai bên đường, đừng cản trở đường đi của cấm quân.

Cửa thành vốn bị chặn đến chật như nêm cối, nhanh chóng dọn ra một con đường có thể để tuấn mã đi qua.

Đội ngũ giáp đen không dừng lại chút nào, gào thét mà qua, xông vào trong thành.

Trên phố dài, bên ngoài cửa hàng thợ may nào đó, thiếu nữ dáng vẻ tiểu gia bích ngọc dẫn theo một nha hoàn áo vải đứng ở cửa, ánh mắt hâm mộ nhìn bộ váy tỏa ra ánh sáng lung linh ở bên trong.

Đây đều là nghê thưởng vũ y chỉ có nhà giàu thật sự mới có thể hy vọng xa vời, không phải thứ mà dạng nữ hài tử có gia cảnh chỉ được coi là giàu có như nàng có thể nghĩ đến...

Nhìn một chút, móng ngựa sau lưng cuồn cuộn, chạy ngang qua.

Lúc đầu thiếu nữ và nha hoàn chưa để ý tới, nhưng vô thức khuôn mặt các nàng nhìn váy áo đã hiện ra về tham lam.

Dưới cây liễu, một thư sinh mặc cũ áo sỉ ngốc nhìn qua bờ sông bên kia, đây là xóm làng chơi lớn nhất ở kinh thành, tháng này mới chọn hoa khôi tuổi vừa mười lăm, thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành, lúc đi theo đồng môn giàu có uống rượu nhìn thoáng qua đã khó quên được, đáng tiếc một chén nước trà ở chỗ kia cũng tốn năm lượng bạc, căn bản không phải nơi mà loại thư sinh nghèo như hắn ta có thể chịu được...

Móng ngựa cộc cộc chạy qua, vẻ hâm mộ và ao ước trong mắt thư sinh đột nhiên hóa thành sự tham lam thuần túy.

Bên cạnh cầu, trà lâu, quán các, nhà cao cửa rộng, phòng ốc sơ sài hềm nhỏ...

Tiếng vó ngựa cộc cộc cộc lướt qua, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ vô cùng tham lam.

Sự tham lam dần dày đặc, khuôn mặt của bọn họ bắt đầu mọc ra từng cái miệng có to có nhỏ, cuối cùng ngay cả con mắt, cái mũi, lỗ tai... Cũng bị miệng mới mọc thay thế.

Lúc này, vốn là lúc kinh thành náo nhiệt nhất.

Nhưng theo đội ngũ giáp đen lao vùn vụt qua, lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

Nhìn xuống từ trên cao, kinh thành to như vậy đang giảm tiếng động từng chút một, lại như chết đi từng chút một...

Không khí quỷ dị dần lan tràn...

Phía Tây Nam hoàng cung.

Một tòa miếu thờ nguy nga hùng tráng, xa xỉ hoa mỹ, đại điện cung phụng tượng thần, rèm châu cuốn cao, trong điện thờ lại rỗng tuếch, căn bản không có sự tồn tại của tượng thần.

Cửa lớn miếu thờ đóng chặt, một cặp giấy niêm phong dán trên cửa.

Ánh nắng chiếu xuống bảng hiệu, chiếu sáng năm chữ "miếu Trấn Tà đại tiên" rạng rỡ.

Toàn bộ bên ngoài miếu thờ đều có trọng binh trấn giữ, vây chật như nêm cối.

Phát hiện đội ngũ tới gần, những sĩ tốt này không hề thả lỏng, ngược lại rối rít để phòng.

Chỉ có điều, lúc thấy đội ngũ giáp đen, lại thấy bọn họ vây quanh xe ngựa, tướng lĩnh cầm đầu lập tức thở phào, làm động tác tay ra hiệu thủ hạ thu hồi cung nỏ, đi xuống bậc thang nghênh đón.

Trong giây lát, đội ngũ giáp đen dừng lại dưới bậc thang trước cổng chính miếu thờ.

Tướng lĩnh trông coi không để ý bất kỳ kẻ nào, nhanh chân đi đến bên cạnh xe ngựa, quỳ một chân trên đất nói: "Cung nghênh Trấn Tà đại tiên quy vị!"

"Hương đến!"

Lập tức có sĩ tốt chạy như bay, mang lư hương và hương dây tới.

Tướng lĩnh bày lư hương ở trên bậc thang miếu thờ, cắm hương dây đã đốt vào, trịnh trọng hành lễ vào bên trong điện thờ miếu thờ.

Cuối cùng lúc này mới đứng lên, nói với đội ngũ giáp đen: "Chư vị huynh đệ vất vả."

"Dựa theo quy củ, tượng thần đại tiên quy vị cần kiểm tra không sai, mới có thể vào miếu."

Chương 1787: Tình hình rối loạn

Đội ngũ giáp đen không có bất kỳ đáp lại gì, chỉ quay đầu ngựa bước đến cửa lớn miếu thờ.

Tướng lĩnh lập tức nhướn mày, đang muốn phân phó thủ hạ tiến lên ngăn cản, vẻ mặt hắn ta đột nhiên trở nên vô cùng hậm hực.

Ngay sau đó, tất cả sĩ tốt trấn giữ bên ngoài miếu thờ đều im lặng, không rên một tiếng, lại chủ động tiến lên mở ra cửa lớn dán giấy niêm phong.

"Kẹt kẹt."

Vô số hạt bụi bay lên trong ánh nắng.

Đội ngũ giáp đen đi xuyên qua rất nhiều binh lính trầm mặc, đi thẳng vào trong miếu.

Đi vòng qua bức tường khổng lồ chạm trổ tinh tế, sau khi đi qua mấy tầng sân nhỏ, cuối cùng đã đến chính điện.

Vốn binh lính trấn giữ nơi đây còn muốn quát hỏi điều gì đó, nhưng đột nhiên cũng im lặng, không nói một lời đi qua mở cửa lớn chính điện, sau đó lui vào trong góc, không nhúc nhích.

Toàn bộ đội ngũ kỵ sĩ giáp đen nhảy xuống ngựa, Trấn Tà tướng quân cầm đầu nhanh chân đi đến bên cạnh xe ngựa, nửa quỳ dưới đất, tiếng nói lạnh cứng nói: "Cung thỉnh đại tiên quy vị!"

"Cung thỉnh đại tiên quy vị!"

Toàn bộ đội ngũ kỵ sĩ lần lượt quỳ xuống đất, buồn bực lên tiếng.

Theo tiếng nói này, mấy người tế tự ăn mặc hoa lệ đi ra từ trong phòng hai bên chính điện.

Vẻ mặt bọn họ vô cùng kiềm chế, đi tới bên cạnh xe ngựa, quỳ xuống đất dâng hương, sau đó cùng hành động, kéo ra màn xe lộ ra tượng thần lão niên thân hình còng xuống ở bên trong.

"Cung thỉnh đại tiên quy vị!"

Trong âm điệu du dương kéo dài, tượng thần bị nhấc vào chính điện, thả lại bên trong điện thờ.

Ngay sau đó, người tế tự và đám người Trấn Tà tướng quân lại tiến lên đốt hương cầu nguyện, lại nhấc đến cống phẩm cung phụng đã sớm chuẩn bị xong.

Hương hỏa nồng đậm cháy hừng hực, một mảnh mây che sương quấn tràn ngập trong chính điện to như vậy.

Cuối cùng đã bày gọn gàng một bàn cống phẩm, tất cả mọi người lại quỳ xuống đất lễ bái: "Cung thỉnh đại tiên quy vị!"

"Đại tiên quy vị!"

"Đại tiên quy vị..."

Quy vị hoàn thành!

Trong sương mù quanh quẩn, phàm nhân đều không nhìn thấy tượng thần trong điện thờ lập tức mở to mắt, khuôn mặt hắn ta không khác gì Trấn Tà đại tiên, vẻ mặt lại sầu não uất ức.

"Úc" khẽ gật đầu, lãnh địa của Trấn Tà đại tiên này đã bị hắn ta chiếm làm của riêng.

Thế nhưng, hình như tòa thành trì này còn có rất nhiều tượng thần khác!

Hắn ta lập tức đưa ra quyết định, trước tiến giải quyết tất cả người sống trong thành, dùng máu tươi và sợ hãi một thành khôi phục càng nhiều lực lượng cho mình!

Nếu có khác tượng thần dám can đảm ngăn cản hắn ta, sẽ diệt trừ cả nói Suy nghĩ xoay chuyển, trên mặt tất cả sĩ tốt, người tế tự trong ngoài miếu thờ lập tức mọc ra từng cái miệng dữ tợn...

Kinh thành dần tĩnh mịch xuống, chợt bộc phát ra tiếng gào thét cuồng loạn...

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm vô cùng kinh khủng, tiếng chạy trốn, tiếng đánh nhau, tiếng la khóc, tiếng gầm gừ... Liên tiếp.

Nhạn Hồi cốc.

Miếu Triệu thị đại tiên.

Đây vốn là miếu thờ của quỷ thần được Triệu gia trang cung phụng.

Lúc này, toàn bộ Triệu gia trang đã bị san thành đất bằng.

Tất cả sơn tặc bên trong đều không còn hài cốt, huyết nhục bị ép vào bùn cát, trộn làm một thể.

Miếu thờ Triệu thị đại tiên cũng chỉ còn lại một vùng đổ nát, trong tầm mắt đều là đổ nát thê lương.

Phía trên: "Tất" trống rỗng đứng đó, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chiến trường phía dưới.

Trận đại chiến này kéo dài ròng rã ba ngày.

Căn cơ của ba vị người sống kia quá thâm hậu, hắn ta trực tiếp để ba người kia nội đấu với nhau, chuẩn bị để bọn họ tiêu hao hết tất cả pháp lực, át chủ bài, tinh lực của nhau, sau đó lại tự mình ra tay, tiễn ba người này lên đường.

Chỉ có điều, ngay vừa rồi mệnh cách của ba người này đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất, dường như bị lực lượng gì đó cưỡng ép kéo ra, chỉ để lại ba bộ tử thi không liên quan chút nào...

Đây là thủ đoạn của "Tù"!

Nghĩ tới đây, bóng dáng "Tất" cũng chậm rãi giảm đi.

Vùng bỏ hoang cô mộ.

Trong cây hỗn tạp so le, gió thảm mưa sâu, một cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống.

Nước mưa làm ướt nhẹp cỏ cây tổ chim, quạ gáy từng tiếng, càng có vẻ lạnh lẽo thê lương.

Bên cạnh mộ bia chữ bằng máu đầm đìa, một bóng người huyền bào chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng đó.

Dường như bị khí tức lạnh lùng hung lệ của hắn chấn nhiếp, tất cả mưa gió đều biến mất ở nơi xung quanh hắn.

"Tất" đột nhiên xuất hiện cách đó không xa.

Bùi Lăng không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: "Là thắng hay bại?"

"Tất" hơi cúi đầu, nói: "Ba người kia chạy trốn."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt hắn khẽ giật mình, lập tức quay đầu, nhìn qua "Tất", vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Ba người?"

"Tất" nói: "Không sai. Tu vi ba người kia chỉ khôi phục đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng căn cơ cực kỳ thâm hậu."

"Ta chưa thể giữ lại bọn họ"

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh.

Mặc dù nói người vừa tới không phải là "Từ", nhưng tu vi kém một cảnh giới lớn, bên Hồng Phấn tân nương vẫn không phải đối thủ của Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa!

Trận tạo hóa này, mặc dù cuối cùng so lãnh địa lớn nhỏ, nhưng nếu không hiểu che giấu, một khi thực lực tu vi tạm thời tụt hậu, có thể lập tức phân ra thắng bại!

Chương 1788: Vương không đấu với Vương

Bên Cố Ngô thành là Hồng Phấn tân nương, chắc chắn bên Chương Quận tử là "Úc"!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện lãnh địa của mình ở bên kinh thành bắt đầu nhanh chóng xói mòn.

Hắn lập tức nhướn mày, còn đang nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện một tấm Truyền Âm Phù không ngừng truyền đến động tĩnh.

Bùi Lăng nhanh chóng lấy ra thôi động, bên trong lập tức truyền đến giọng của "Đề": "Chủ thượng, bên kinh thành có khí tức của Úc"

"Úc đến đây!"

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi suy nghĩ, nhanh chóng nhân tiện nói: "Ta lập tức tới ngay!"

Truyền âm kết thúc, hắn lập tức nói với "Tất": "Ngươi ở chỗ này trông coi mộ bia."

"Một khi xảy ra bất kỳ tình huống gì, lập tức cho ta biết!"

"Tất" cúi đầu: "Vâng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó bóng dáng lập tức biến mất.

Kinh thành.

Hoa viên trong hoàng cung.

Trong thâm cung vốn ngay ngắn trật tự yên tĩnh, đột nhiên truyền ra đủ loại tiếng đánh nhau, la giết.

Chẳng mấy chốc, nơi coi trọng quy củ nhất của thiên hạ này rơi vào hỗn loạn tưng bừng.

Trong tòa cung điện xa hoa nào đó, Nguyễn Tịch Lộ mới thiêm thiếp, đẩy ra mền gấm thêu tịnh đế liên tiêu uyên ương nghịch nước, nàng chỉ mặc yếm, váy dài vải thun uể oải rơi xuống đất, đi một đôi giày tơ tinh xảo, đang muốn ra lệnh cung nữ vào hầu hạ rửa mặt, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng, lập tức nhíu mày: "Tiểu Đan, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Đan chưa mở miệng, một cung nữ làm việc nặng bỗng nhiên vọt vào, nàng rơi nước mắt, toàn thân đều đang run rẩy: "Nương nương! Không xong nương nương! Bên ngoài, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật..."

Quái vật?

Nguyễn Tịch Lộ khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến tình cảnh lúc trước ở Nhạn Hồi cốc cũng bị quái vật truy sát...

Chỉ có điều, nơi này là hoàng cung, quái vật gì to gan như thế, dám giương oai ở bên trong hoàng cung?

Đang nghĩ ngợi, lại nghe một giọng nói vang lên: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Tất cả mọi người không phân tâm, lập tức quỳ rạp xuống đất:

"Cung nghênh Hoàng Thượng!"

Nguyễn Tịch Lộ lập tức đứng lên, lắc mông rất nhu tình chậm rãi đi ra ngoài: "Hoàng Thượng, thiếp thân đang suy nghĩ đến ngài, không ngờ ngài đã đến...

Tuổi tác Hoàng đế quốc triều không quá lớn, đang độ tráng niên, mặc dù mê luyến Quý Phi, từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh.

Nhưng hiện tại động tác hắn ta đi tới hơi cứng ngắc, giọng nói cũng lộ ra vẻ đờ đẫn lạnh lẽo: "Bình thân"

Quý Phi vốn chỉ ý tứ khom người, nghe vậy lập tức mỉm cười mềm mại đáng yêu cười, đang muốn đi đến bên cạnh hắn ta, đã thấy trên khuôn mặt Hoàng Thượng đột nhiên mọc ra từng cái miệng dữ tợn...

Nguyễn Tịch Lộ lập tức giật mình, nhưng tập trung nhìn kỹ lại thấy Hoàng Thượng miệng hổ mép thái dương, mắt to mũi lồi, cho dù nhiều năm trầm mê tửu sắc nhưng nhìn lại vẫn không mất uy áp ung dung của vua một nước, lúc này sắc mặt hắn ta như thường, như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào ở bên ngoài.

Tình cảnh vừa rồi chỉ như ảo giác trong chớp mắt.

Lúc này, Hoàng Thượng lại đờ đẫn nói: "Quý Phi, bên ngoài hỗn loạn, ngươi sợ không?"

Trái tim Nguyễn Tịch Lộ nhảy lên, trâm ngọc trên búi tóc cũng hơi lay động, nàng không dám suy nghĩ nhiều, gượng cười nói: "Ö bên cạnh Hoàng Thượng, thiếp thân không sợ cái gì."

"Vậy ngươi vui không?" Hoàng Thượng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào nàng.

Quý Phi không hiểu ý, trong lòng sợ hãi, tiếp tục cười nói: "Hoàng Thượng... Vì sao Hoàng Thượng nói như thế?"

Hoàng Thượng nói: "Thường ngày ngươi luôn nói cung điện này giống như lồng giam, ngươi ước gì lập tức rời đi, dù sau khi ra ngoài xuống làm áo vải, thậm chí sớm sinh tối chết, dù sao cũng được tự do, đời này cũng không tính sống uổng phí."

"Bây giờ bên ngoài hỗn loạn, nếu ngươi muốn đi ra ngoài vậy đúng lúc rồi"

Trong lòng Nguyễn Tịch Lộ rất sợ hãi, chỉ là lúc trước cung đấu mới dùng lời này để rêu rao mình khác biệt rất lớn với các hậu phi khác mà thôi, sao có thể làm thật chứ?

Chỉ có điều, dù Hoàng Thượng không được tính là minh quân, nhưng cũng không quá bạo ngược.

Từ khi đăng cơ đến nay, thiên hạ cũng không rung chuyển quá lớn, chưa nói đến vì sao bây giờ lại có cung biến, nhìn dáng vẻ của Hoàng Thượng lại không có chút ý phản kháng nào?

Chẳng lẽ lại là Thái Hậu không chịu nổi ép sát từng bước, cấu kết với người ngoài muốn để nhi tử khác thay thế Hoàng Thượng?

Quý Phi nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng giữ ý cười trên mặt:

"Hoàng Thượng nói đùa, Hoàng Thượng ở đâu, thiếp thân ở đó...

Hoàng Thượng..."

Còn chưa nói hết câu, lại nghe tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, rất hiển nhiên hỗn loạn đang nhanh chóng tới gần cung điện của mình!

Hai tay Nguyễn Tịch Lộ vô thức xoắn chặt khăn gấm, cũng không rảnh quan tâm vừa rồi có phải nhìn nhầm không, vội vàng tới gần Hoàng Thượng nói: "Hoàng Thượng là thân thể vạn thừa, bên ngoài đang hỗn loạn như vậy, kính xin Hoàng Thượng nhanh chóng di giá, rời khỏi nơi đây, để tránh vạn dân lo lắng!"

Hiện tại nàng không biết cái gì, ngay cả phản quân là ai cũng không rõ ràng.

Nếu là những người khác phản loạn, mình còn có thể dựa vào vẻ trẻ đẹp giành lấy một con đường ra. Nhưng nếu thật sự là người của Thái Hậu, một sủng phi có thù cũ như nàng chắc chắn phải chết, hơn nữa chỉ sợ chết không có chỗ chôn.

Nhưng chỉ cần Hoàng Thượng êm đẹp, dù bị ép rời khỏi cung, chung quy vẫn là chính thống, còn có thể triệu tập binh mã cả nước cần vương, quay về đế vị.

Chương 1789: Vương không đấu với Vương (2)

Nghĩ tới đây, Nguyễn Tịch Lộ đưa tay bắt lấy tay áo Hoàng Thượng, muốn dắt hắn ta lui vào hậu điện, rời khỏi nơi đây từ cửa sau.

Hoàng Thượng đứng đấy không nhúc nhích như một tòa núi cao, mặc cho Nguyễn Tịch Lộ dùng hết sức lực, lại không nhúc nhích tí nào.

Hắn ta quay đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa điện mở rộng, mái hiên nhà vàng son lộng lẫy, nhìn về phía bầu trời xanh ngọc ở giữa đình viện thâm cung, vẻ mặt hơi quỷ dị, cùng lúc đó trên mặt hắn ta lại mọc ra lít nha lít nhít giác hút.

Nhưng chẳng mấy chốc giác hút đã biến mất, khuôn mặt hắn ta khôi phục như thường.

Hoàng Thượng thả lỏng một tay ở sau lưng, khóe miệng dưới mười hai chuỗi ngọc hơi cong, lộ ra một nụ cười không thể suy đoán.

Hắn ta chậm rãi nói: "Ái phi và trẫm tâm ý tương thông, toà cung điện này cẩm tú thành đống, vàng son lộng lẫy, phương thiên hạ này tứ hải triều bái, vạn dân hàm bái... Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lồng giam mà thôi!"

Nguyễn Tịch Lộ nghe vậy khẽ giật mình, không rõ Hoàng Thượng nói lời này là có ý gì.

Hoàng Thượng lại không nhiều lời, chỉ nói: "Ái phi, ngươi đợi ở chỗ này đi, trẫm đi ra bên ngoài nhìn xem"

Nói xong, hắn ta xoay người, bước nhanh rời đi.

"Phanh"

Cửa điện cao lớn lập tức khép lại, trong điện tráng lệ rộng rãi lập tức tối xuống, khung cảnh vốn xa hoa lãng phí như bịt kín một tầng u ám.

Nguyễn Tịch Lộ lập tức kịp phản ứng, bây giờ bên ngoài rối loạn, cả thâm cung đều có thể nghe được tiếng ồn ào, chỉ sợ cửa cung đã sớm thất thủ, lúc này Hoàng Thượng ra ngoài chẳng may xảy ra chuyện, vậy nàng làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, nàng lập tức nói: "Hoàng Thượng, chờ chút...

Nàng đi nhanh mấy bước đến sau cửa muốn theo sau, nhưng chỉ chạm lên cửa, bất kể dùng sức thế nào cũng không thể mở ra.

Lúc này, tiếng lưỡi đao tấn công bên ngoài đã vô cùng rõ ràng, tiếng gào thét, kêu thảm... Đột nhiên theo thời gian dần trôi qua lại yên tĩnh.

Tiếng đánh nhau xen lẫn ồn ào càng ngày càng nhỏ.

Màn tơ rủ xuống đỉnh điện như mái tóc dài đen óng, giữa sợi tóc hơi phiêu đãng có một con mắt máu đỏ tươi lạnh băng nhìn ra.

Ánh mắt "Đề" xuyên qua cửa lớn nhìn ra ngoài, trong ánh mắt sâm nhiên như có vẻ nghi ngờ.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng phát hiện một luồng khí tức quen thuộc, sau đó không chút do dự, thân hình lập tức biến mất.

Miếu Trấn Tà đại tiên.

Hương hỏa hừng hực thiêu đốt, sương mù bừng bừng tản ra, cả tòa miếu thờ mờ mịt, khuôn mặt tượng thần cũng có về mông lung.

Vẻ mặt "Úc" buồn bực ngồi xếp bằng trong điện thờ, trầm mặc không nói.

Bên ngoài càng ngày càng vang lên nhiều tiếng nói to làm ồn ào.

Mùi máu tanh trộn lẫn căm hận, sợ hãi, chán ghét, oán độc, tuyệt vọng... Điên cuồng tản ra.

Theo máu tươi và sợ hãi chui vào mảnh đất này dân tăng lên, khí tức của "Úc" tăng lên từng chút một.

Chỉ có điều, vào thời khắc hiện tại, loại tốc độ khôi phục tu vi này thật sự quá chậm!

"Úc" hơi trầm ngâm, cho tới tình trạng bây giờ, dù giết sạch cả tòa thành trì này gần như không còn, lực lượng mà hắn ta có thể khôi phục cũng rất có hạn...

Đang nghĩ ngợi, hắn ta đột nhiên phát hiện điều gì đó không đúng, hiện tại cả trong tòa thành, chỉ cần là người còn có tham niệm trong lòng đều có thể hóa thành nô bộc của hắn ta.

Nhưng vừa nãy lại có một tên phàm nhân thoát khỏi sự khống chế của hắn ta.

Tượng thần quay đầu một chút xíu, nhìn về một phương hướng.

Ánh mắt "Úc" lập tức xuyên qua trùng điệp trở ngại, khóa chặt một nam tử tráng niên đứng trong đại điện hoa mỹ.

Vầng trán nam tử kia đầy đặn, mũi cao miệng hổ, chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống người, cử chỉ uy nghiêm ung dung.

Bên cạnh hắn ta có mấy cung nhân đứng hầu, còn có một nữ tử kiểu mị cách hắn ta rất gần.

Hình như nam tử có cảm giác, cùng lúc đó cũng xoay đầu lại, vừa hay nhìn về phương hướng của "Úc", lại cách không liếc hắn ta một cái.

"Úc" lập tức biết, nam tử này là cửu ngũ chí tôn của phương tiểu thế giới này.

Chỉ có điều, Hoàng đế phàm nhân vẫn là sâu kiến với hắn ta.

"Úc" tâm niệm vừa động, trên mặt nam tử đội mũ miện chuỗi ngọc lại xuất hiện giác hút lít nha lít nhít.

Nhưng thấy tên Hoàng đế này đã sắp thành công chuyển hóa thành Tham Nô, ngay sau đó khuôn mặt hắn ta lại sạch sẽ, khôi phục như thường, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, khẽ mỉm cười với hắn ta.

Trong nháy mắt: "Úc" lập tức cảm thấy mình đã mất đi quyền khống chế với tất cả Tham Nô trong thành.

Hắn ta đã mất đi sự khống chế với "Tham lam"!

"Úc" nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đối mặt với Hoàng Thượng nữa, cùng lúc đó trong đầu óc hắn hiện ra quy tắc thứ nhất trên bia mộ: Vương không đấu với Vương...

Kinh thành, miếu "Yểm" tiên.

Hương dây cháy hừng hực, khói hương nổi lên xung quanh tràn ngập cả điện.

Trong điện thờ, tượng đất hoa văn màu hơi động đậy một chút, trong nháy mắt hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Sau khi hắn xuất hiện, thần niệm lập tức đảo qua toàn thành, lập tức phát hiện lúc này cả tòa kinh thành đã rơi vào đại loạn!

Bùi Lăng nhướn mày, đúng là khí tức của "Úc", chỉ có điều tại sao lại như có rất nhiều Tham Nô?

Đang nghĩ ngợi, bóng người lóe lên ở cổng, một bộ váy áo trắng bệch vượt qua cánh cửa khom mình hành lễ, nàng tóc dài như thác nước tản mát đây đất, đôi mắt đỏ tươi trong sợi tóc hiện ra vẻ cung kính, nói: "Chủ thượng."

Chương 1790: Hóa Thân đối đầu với Hóa Thần

Nhìn thấy "Đề", Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức hỏi: "Tu vi cả Úc đã khôi phục bao nhiêu?"

"Đề" nói: "Hồi chủ thượng, đã Hóa Thần"

Chỉ là Hóa Thần...

Bùi Lăng khẽ gật đầu, tu vi hiện tại của "Úc" chênh lệch không lớn với mình.

Nhưng vị trí của đối phương đã bại lộ, chỉ cần ngăn cản tiếp tục khôi phục tu vi, chờ giải quyết Hồng Phấn tân nương, có thể lập tức sắp xếp!

Với cảnh giới Hóa Thần kỳ này: "Úc" không ngăn được Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa, đặc biệt là trong tay Yến Minh Họa còn có [Tru Ác Kỳ] của hắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Bây giờ ngươi xuất phát đến vùng đất chết ở Chương Quận đi"

"Tìm tới mộ bia trong lãnh địa của Úc, cố hết sức phá hủy nó"

Mộ bia liên quan trọng đại, chắc chắn "Úc" đã để Tham Nô ở lại vùng đất chết Chương Quận trấn thủ.

"Đề" đến tiến đánh mộ bia của đối phương, chắc chắn sẽ dẫn tới "Úc" tự mình trở về trông coi.

Hiện tại Bùi Lăng cũng không cần "Đề" thành công đánh nát mộ bia của hắn ta, dù sao chỉ cần có thể tạm thời ngăn chặn "Úc" là được.

Đợi đến khi Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa giải quyết Hồng Phấn tân nương xong, lại tập trung lực lượng xử lý "Úc"!

"Để" không do dự chút nào, hành lễ nói: "Vâng!"

Suy nghĩ, nàng vội nói tiếp: "Chủ thượng, trong khoảng thời gian này ta vẫn bảo vệ vị người sống kia dựa theo chủ thượng phân phó.

"Nhưng vừa rồi..."

"Lúc Hoàng đế phàm nhân đi gặp vị người sống kia, cực kỳ không thích hợp"

Hoàng đế?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, cho đến bây giờ hắn còn chưa gặp mặt vị Hoàng đế kia lần nào.

Dù sao, kinh thành đã có "Đề" thay tọa trấn, hơn nữa kinh kỳ là nơi quan trọng của một triều đại, có khả năng rút dây động rừng.

Vì đề phòng thiên hạ đại loạn, hắn chưa từng có bất kỳ hành động nào ở kinh thành, gần như không đến nơi đây...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Nguyễn Tịch Lộ có việc gì thế?"

"Đề" nói: "Vị người sống kia không có việc gì."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ta đã biết."

"Giải quyết Úc trước, ngươi lập tức xuất phát."

"Để" nói: "Vâng!"

Còn chưa nói hết câu, thân hình đã lặng yên tản đi.

Trong chính điện trống rỗng, trong chốc lát chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Sắc mặt hắn bình tĩnh, trong hai con ngươi có vô số phù văn quỷ dị nhỏ bé bốc lên đan xen, [Hoặc Hồn thần thông] !

Trong nháy mắt, tất cả Tham Nô đang hoành hành ngang ngược toàn thành như khôi lỗi bị sợi tơ vô hình kéo lại, tất cả đều đứng im bất động...

Đống đổ nát thôn hoang vắng.

Khí tức âm u lạnh lẽo tản ra, cỏ dài đổ rạp ra bốn phương tám hướng.

"Oanh! !"

Một tiếng vang kinh thiên động địa, thể xác kiếm ý quanh quẩn ầm vang nổ tung ở giữa không trung, huyết vũ rơi xuống như trút nước, mùi máu tanh ngập tràn, lực trùng kích kinh khủng như gió lốc gào thét quét qua toàn bộ phương thiên địa này.

Lệ Liệp Nguyệt đang muốn chụp về phía mộ bia ở phía dưới, lại bị ngăn cản một lần nữa.

Cùng lúc đó, Phó Huyền Tự bay ngược ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trong miệng tuôn ra máu tươi, trên người đã chịu trọng thương.

Giữa không trung, Yến Minh Họa thải y nhanh nhẹn nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, chậm rãi thu tay lại.

Một chưởng vừa rồi là nàng muốn giải quyết "Tù", chỉ không ngờ vào thời khắc mấu chốt Phó sư huynh lại ngăn trước mặt của nàng.

Nếu không phải nàng kịp thời rút lại một bộ phận lực đạo, chỉ sợ Phó sư huynh cũng bước theo kết cục của Chung Quỳ sư huynh và Ninh sư huynh, bỏ mình ngay tại chỗ!

Lúc này, cả vùng bắt đầu nhúc nhích như nước chảy.

Huyết nhục của Ninh Vô Dạ rơi tung tóe đây đất bị nghĩa địa nhanh chóng hấp thu.

Khí tức của Hồng Phấn tân nương và "Tù" lại tăng trưởng, khoảng cách Hóa Thần đã chỉ kém một đường.

Lệ Liệp Nguyệt mặt không biểu tình, trực tiếp nâng bàn tay mềm mại như bạch ngọc lên, cách không đánh một chưởng về phía mộ bia lẻ loi trơ trọi.

Quanh người Phó Huyền Tự ngã trên mặt đất không bò dậy nổi chợt bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng, lại đã dùng ra [Mạt Đạo Khuynh Tiên], bóng dáng nhanh như thiểm điện chỉ hơi động một chút, đã ngăn trước mộ bia.

Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Minh Họa khẽ nhếch môi anh đào, giơ tay lên một cái, nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ hành động gì.

Hiện tại Phó sư huynh đã bị quỷ vật mê hoặc, dù mình ra tay ngăn cản Lệ yêu nữ, cũng không có chút ý nghĩa nào.

Càng quan trọng hơn là, quy tắc phương thế giới này là... Người chết có thể sống lại!

Oanh! !!

Mặt đất rung động dữ dội, hiện ra một cái hố sâu to lớn, bên cạnh hố sâu là từng dấu vết nứt nẻ như mạng nhện tràn ra xung quanh, suối ngầm ào ạt tuôn ra, cát đá bắn tung toé, tràn ngập như trần bạo. Trong chốc lát trời đất tối tăm, cơn gió mạnh gầm thét lao ra bốn phía.

Vết máu tươi đẹp và biển thịt bồng bềnh.

Cuối cùng khí tức của Hồng Phấn tân nương và "Tù" đã thành công khôi phục được Hóa Thần!

Vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt bình thản, không hề bị lay động.

Cùng là Hóa Thần, hai quỷ vật này cũng không phải là đối thủ của nàng!

Dù có thêm mấy đệ tử ngụy đạo tới tự bạo, cũng chỉ giãy giụa phí công mà thôi.

Lệ Liệp Nguyệt bước ra một bước, cơn gió lạnh nổi lên khắp nơi sau lưng, trong sự lạnh lẽo từng đôi con ngươi màu mực dần mở ra.

Chương 1791: Hóa Thần đối đầu với Hóa Thần (2)

Váy sam như sương mù chập chờn, U Hồn thị nữ lặng yên không tiếng động đi ra hư không, chen chúc bên cạnh nàng.

Yến Minh Họa lạnh lùng nhìn "Tù", hờ hững nói: "Lệ yêu nữ, ngươi đối phó Hồng Phấn tân nương:

"Để lại người này cho ta."

"Ta muốn tự tay diệt trừ nó!"

Lúc nói chuyện, khí thế quanh người nàng liên tục tăng lên, tóc dài phần phật bay múa, khóe mắt đuôi lông mày đều chứa sát khí lạnh băng, trong hư không từng tán ô lụa màu hồng nhạt như bồ công anh hiện ra đầy trời.

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, U Hồn thị nữ bên cạnh hoặc che miệng cười khẽ, hoặc mặt mày lưu chuyển, hoặc thướt tha cất bước... 'Hì hì... Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha... Trong tiếng cười trộm lạnh băng, rối rít trôi về phía Hồng Phấn tân nương.

Lúc này, Hồng Phấn tân nương chậm rãi đưa tay, năm ngón tay bắn ra, trong nghĩa địa lập tức leo ra từng quỷ vật to lớn.

Quỷ vật lớn như núi cao, hình thù kỳ quái, khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo.

Bọn chúng ngửa đầu phát ra tiếng gào thét thê lương, không chút do dự đón lấy U Hồn thị nữ.

Rầm rầm rầm...

Đại chiến lập tức bộc phát!

Từng tán ô lụa lơ lửng không cố định, lít nha lít nhít lập tức bay về phía "Từ "Tù" đạp không mà đứng, tay trái cầm theo một cái lồng cỏ, không biết từ lúc nào trong lồng lại xuất hiện ba khuôn mặt mơ hồ, hình dáng tướng mạo không khác nhau chút nào.

Tay phải thì chậm rãi chộp vào trong hư không.

Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một sợi xiềng xích xương người trắng hếu.

"Rầm rầm.."

Hơi hoạt động xiềng xích xương người nằm trong tay, chẳng mấy chốc đỡ ra một cái lồng sắt to lớn.

Toà lồng sắt này như bao trùm toàn bộ phương thiên địa này, lúc xuất hiện đã vây khốn Yến Minh Họa và dù ảnh đầy trời vào bên trong.

Lồng sắt hiện hình không ngừng thu nhỏ.

Nhưng không đợi lồng sắt bị "Tù" thu hồi vào lòng bàn tay, một chiếc ô lụa màu hồng nhạt đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta, che hắn ta cực kỳ chặt chẽ.

Khí tức của "Tù" lập tức hỗn loạn, ngay sau đó...

Xoạt!

Một nhánh hoa nhanh chóng vẽ qua, hai tay "Tù" lập tức bị chặt đứt tận gốc.

Hai tay đứt gãy, lồng cỏ và lồng sắt trong tay hắn ta cũng song song rơi xuống đất.

Lúc lồng cỏ rơi xuống, ba hư ảnh bên trong lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Yến Minh Họa trong lồng sắt cũng lập tức thoát khỏi vòng vây.

Tay nàng nắm cán dù, nhẹ nhàng xoay tròn.

Dù ảnh bay múa đầy trời, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn bao trùm "Từ...

Oanh! !

Theo một tiếng vang thật lớn, tất cả dù ảnh lập tức nổ tung.

Sau khi cát bay đá chạy chậm rãi tan mất, đã thấy bên trong hố sâu: "Tù" đứng thẳng trong một cái lồng giam huyết sắc chỉ có thể cho một người đứng thẳng.

Lồng giam kia như được rèn đúc từ huyết nhục, hàng rào đỏ trắng đan xen còn đang không ngừng nhúc nhích.

"Tù" đứng ở trong đó, chỗ cụt tay nhanh chóng sinh ra mầm thịt, đan xen dài ra, lại đang chậm rãi mọc ra hai tay.

Yến Minh Họa không cho hắn ta chút cơ hội thở dốc nào, lúc này tâm niệm vừa động, lấy ra [Tru Ác Kỳ 1...

"Phù!"

Cỏ cây lay động, cát bay đá chạy, bão táp rơi xuống từ trời lập tức xé mở lồng giam huyết sắc: "Tù" đứng bên trong như một mảnh cây cỏ bị cuốn ra, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy.

Trong mỗi một khối thể xác của "Tù" đều kéo dài ra cốt liên trắng hếu: "rầm rầm" trong hư không, xiềng xích bằng xương giăng khắp nơi như muốn vá kín lại.

Yến Minh Họa cầm [Tru Ác Kỳ] hơi thở dốc, cho dù tu vi hiện tại của nàng đã khôi phục Hóa Thần, lúc này cưỡng ép thôi động món pháp bảo này cũng khiến pháp lực của nàng lập tức thấy đáy.

Nàng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt vào, lúc này khí sắc mới hơi chuyển biến tốt đẹp.

Ngay sau đó, Yến Minh Họa chống lên ô lụa.

Dù ảnh lại hiện ra đây trời.

Vô số nhánh hoa vắt ngang hư không, suối nước lững lờ liên miên không dứt.

rầm rầm rầm...

Cùng lúc đó, một bên khác.

Váy khói lơ lửng, lít nha lít nhít U Hồn thị nữ cùng rất nhiều quỷ vật to lớn chém giết cùng một chỗ.

Lệ Liệp Nguyệt váy đen bồng bềnh đứng giữa không trung, duỗi ra năm ngón tay tinh tế non mềm, cách không một trảo, chỉ một thoáng cơn gió lạnh mãnh liệt, linh khí trong toàn bộ phương thiên địa này rơi vào hỗn loạn, thiên địa nhanh chóng ảm đạm, năm đạo hàng rào che trời như ẩn như hiện lấy nàng làm trung tâm, ầm vang dựng thẳng lên như lao ngục.

Thân thể Hồng Phấn tân nương lập tức bị trói, không thể động đậy.

Ngay sau đó, thân hình nàng biến mất hóa thành một chiếc hỉ khăn hoa lệ, thoát khỏi sự trói buộc cả [Ngũ Chỉ Tù Long Ngục], sau đó thân ảnh lại hiện ra cách đó không xa.

Hồng Phấn tân nương chỉ một ngón tay, một bộ áo cưới phức tạp tinh tế lập tức cưỡng ép mặc trên người Lệ Liệp Nguyệt.

Móng tay Lệ Liệp Nguyệt lập tức tăng vọt, năm ngón tay thành trảo, hời hợt vạch "soạt" một cái, hỉ phục lập tức bị cắt chém thành rất nhiều mảnh vỡ, bay lả tả rơi xuống.

Nàng nhìn qua Hồng Phấn tân nương, ánh sáng màu tím u ám trong mắt đột nhiên đại thịnh.

Hồng Phấn tân nương lập tức cảm thấy trên người mình như có thêm một tầng túi da nặng nề, nàng nhăn hàng mày ngài, sau đó váy dài màu đỏ thắm phất một cái, quanh người lập tức xuất hiện một chiếc kiệu hoa xinh đẹp che giấu nàng.

Chương 1792: Tham niệm

Trong kiệu hoa, máu tươi tuôn trào ra như nước suối, khí tức máu tanh tản ra toàn bộ phương thiên địa này.

Ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt bị ngăn chặn, đang muốn tiếp tục ra tay, chợt thấy thân thể cứng đờ như có vô số sợi tơ vô hình tinh tế mềm dẻo, quấn chặt lấy toàn thân nàng.

Nàng mặt không đổi sắc, [Độ Kiếp Trấn Hồn Linh] bên hông đột nhiên vang lên: "Đinh linh linh..."

Trong tiếng chuông thanh thúy êm tai, từng sợi tơ đứt gãy, cảm giác trói buộc điều khiển lập tức biến mất.

Trong tay Lệ Liệp Nguyệt bấm niệm pháp quyết, vô số quỷ thủ tinh tế trắng bệch như măng mọc sau mưa, mọc ra từ trên kiệu hoa, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ kiệu hoa, ăn mòn vào bên trong.

Trong kiệu hoa, thành kiệu không ngừng lưu động chập trùng như đầm lầy, bốc lên từng bong bóng, có một vài cái bong bóng đã phá vỡ, nhô ra quỷ thủ âm khí dày đặc chộp về phía Hồng Phấn tân nương.

Hồng Phấn tân nương mũ phượng khăn quàng vai, ngồi ngay ngắn trong kiệu, yếu ớt thở dài.

Nàng còn có thể tiếp tục chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng điều này không thay đổi được tình thế thất bại!

Cảnh giới ngang nhau, thực lực chính diện, rõ ràng nàng không bằng nữ tu trước mặt...

Nếu có thể trở lại đỉnh phong...

Nghĩ tới đây, Hồng Phấn tân nương âm u lạnh lẽo nói: "Xem ra, thiếp thân phải thua"

"Kính xin thay thiếp thân chuyển câu nói này đến Bùi công tử."

"Thiếp thân... Không phục!"

"Có bản lĩnh, sau khi hắn ra ngoài lại so một trận với thiếp thân"

"Không có quy tắc, không dùng pháp bảo, một trận chiến công bằng!"

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt ngần ngơ, Hồng Phấn tân nương này còn không đối phó được cửu kiếp Hóa Thần là mình, lại dám can đảm khiêu chiến Bùi sư đệ vạn kiếp Hóa Thần?

Chỉ có điều, nàng nhanh chóng hiểu được, Hồng Phấn tân nương nói chiến đấu công bằng, là chỉ đối phương lấy tu vi Phản Hư đỉnh phong đánh với Bùi sư đệ vừa bước vào Phản Hư, hơn nữa không cho phép Bùi sư đệ sử dụng pháp bảo...

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Tốt, ta sẽ chuyển lời này cho ngươi."

Nói xong, nàng điểm ra một cái, độc lâu to lớn đột nhiên sinh ra, đánh về phía kiệu hoa...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Sau một lát, toàn bộ nghĩa địa đã biến mất gần như không còn, chỉ để lại hố sâu to lớn ngay tại chỗ, vài dòng suối ngầm đang liên tiếp phun ra ngoài.

Dấu vết đủ loại thuật pháp trải rộng mặt đất như rất nhiều vết sẹo giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình.

Hồng Phấn tân nương và "Tù" đều đã vô tung vô ảnh.

Chiến đấu kết thúc.

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa song song rơi xuống đất, chậm rãi đi đến trước mộ bia lẻ loi trơ trọi.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức ra tay, một chưởng đánh về phía mộ bia...

"Oanh! !!"

Kinh thành.

Trên đường phố san sát nối tiếp nhau, rau xanh lăn xuống đầy đất, thỉnh thoảng đủ loại hàng hóa rơi vãi trong ngõ hẻm, còn có vết máu, thân thể tàn phế... Một mảnh hỗn độn.

Tất cả Tham Nô đều ngừng động tác ban đầu, bắt đầu bước về một phương hướng.

Phàm nhân trong thành vốn đang liều mạng chạy trốn hoặc là chuyển hóa thành Tham Nô đều hơi sợ sệt, lần lượt quên lãng tất cả việc vừa rồi.

Không lâu sau, tiếng nói to làm ồn ào trong cả tòa thành trì yên tĩnh xuống dưới, từng quan lại dáng vẻ phàm nhân đi ra cửa, bắt đầu kiểm kê tổn thất, duy trì trật tự, tấu lên quan trên...

Miếu "Yểm'" tiên.

Hương dây cháy hừng hực, trong khói mù lượn lờ, không ngừng có Tham Nô nhanh chân mà vào.

Sau khi tất cả Tham Nô tiến vào miếu thờ, đều tự động sắp xếp thành đội.

Thời gian dần trôi qua, cả tòa miếu thờ đều bị Tham Nô tràn ngập, đất trống càng ngày càng ít.

Thấy "Úc" chậm chạp không tiếp tục ra tay, Bùi Lăng cũng không khách sáo, đợi sau khi tất cả Tham Nô đều vào miếu thờ, hắn lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành dáng vẻ của "Úc"..

Dựa theo quy tắc ghi lại trên mộ bia, Vương không đối đầu với vương, mình không thể trực tiếp ra tay với "Úc"...

Thế nhưng, hắn có thể thử cách không cướp đi mệnh cách của "Úc"

Tu vi hiện tại của "Úc" chỉ có Hóa Thần.

Nếu thật sự tranh đạo với mình, đối phương chỉ có một đường bại vong!

Hắn vốn tưởng "Úc" sẽ ra tay ngăn cản giữa chừng, không ngờ đối phương lại mặc cho hắn bắt đi tất cả Tham Nô.

Tất nhiên Bùi Lăng sẽ không bỏ qua loại cơ hội có thể trực tiếp giải quyết đối phương này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức giải trừ [Hoặc Hồn thần thông .

1Tham Nô trong toàn bộ miếu thờ lập tức khôi phục thần trí ban đầu: "Xoạt!"

Tất cả Tham Nô nhìn về phía Bùi Lăng.

Ngay sau đó, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên dâng lên suy nghĩ tham lam khó mà kiềm chế...

Mình là vạn kiếp Hóa Thần, đại đạo Phản Hư, bây giờ có được những đạo lữ và lô đỉnh này vẫn không đủ!

Còn thiếu rất nhiều!

Hắn muốn càng nhiều!

Hắn muốn mỹ nhân khắp thiên hạ đều vào lòng!

Hoàng Hậu và công chúa Lưu Lam hoàng triều, chưởng giáo và tổ sư Tố Chân Thiên, nữ chân truyền và nữ Thái Thượng trưởng lão Hàn Ẩm Kiếm tông, nữ Thái Thượng trưởng lão của Yến Tê thành, nữ tu Hợp Đạo và nữ tu độ kiếp Cửu Nghi sơn, nữ chân truyền nữ hộ pháp nữ Thái Thượng trưởng lão Thiên Sinh giáo, Tuyệt Tâm Tử Vô Thủy sơn trang... Còn có rất nhiều đích nữ ba nhà Trọng Minh tông...

Cùng đọa tiên Vĩnh Dạ hoang mạc!

Hắn còn muốn nhiều tài nguyên hơn!

Quốc khố Lưu Lam hoàng triều, cả nhà Tố Chân Thiên, kiếm linh Hàn Ảm Kiếm tông, thành lũy Yến Tê thành, toàn bộ địa giới Cửu Nghi sơn, rất nhiều lô đỉnh Thiên Sinh giáo, bí mật bất truyền Luân Hồi tháp, rất nhiều tâm pháp Vô Thủy sơn trang... Cùng tất cả của Trọng Minh tông!

Hắn muốn toàn bộ thiên hạ...

Chương 1793: Chân vương

Tham lam vô cùng vô tận không ngừng phóng đại trong lòng Bùi Lăng, gào thét như nước thủy triều, điên cuồng cọ rửa lý trí của hắn.

Dần dần trên mặt, thân thể Bùi Lăng mọc ra từng cái giác hút dữ tợn...

Sắc mặt Bùi Lăng giãy giụa kịch liệt, hắn cưỡng ép duy trì một tia tỉnh táo, trong miệng chật vật phát ra một giọng nói âm u lạnh lẽo, tà ác: "Chú!"

Giọng nói này như mệnh lệnh, thân thể tất cả Tham Nô lập tức bắt đầu hư thối, cùng lúc đó từng mặt người dữ tợn oán độc mọc ra quanh người.

"Hì hì... Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..."

Tiếng vui cười âm u lạnh lẽo sâm nhiên vang lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, ý thức của Bùi Lăng cũng càng ngày càng rõ ràng.

Hắn không chút do dự, lúc này vỗ xuống một chưởng.

"Oanht! !"

Một tiếng vang kinh thiên động địa, tất cả Tham Nô lập tức hôi phi yên diệt.

Trong điện thờ, Bùi Lăng khôi phục dáng vẻ ban đầu, những cái miệng mới sinh kia cũng bị đánh tan toàn bộ.

Sắc mặt hắn âm trầm, tình huống hơi không đúng!

Mình vừa giải trừ [Hoặc Hồn thần thông], những Tham Nô kia đã ra tay với hắn... Cứ như hắn chưa sử dụng [Thực Nhật bí lục] !

Càng quan trọng hơn là, Tham Nô chỉ là thủ hạ của "Úc", cùng là cảnh giới Hóa Thần, Bùi Lăng tự nhận dù đối mặt với "Úc", hắn ta cũng không phải đối thủ của mình.

Nhưng vừa rồi hắn suýt nữa thua trên tay Tham Nôi Điều này cực kỳ không bình thường!

Đang nghĩ ngợi, ngoài miếu "Yểm" tiên truyền tới một tiếng nói kéo dài âm điệu: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa rồi "Đề" đã nói cho hắn biết vị Hoàng Thượng này hơi có vấn đề... Chỉ không biết, đối phương là một vị Hoàng đế phàm nhân, có thể có cái gì đặc biệt?

Hiện tại trạng thái của mình không tốt, vẫn là rời đi trước, lần sau có cơ hội lại quan sát đối phương một chút...

Trong lòng Bùi Lăng đang suy nghĩ, nhưng không đợi hắn đứng dậy rời đi: "kẹt kẹt" một tiếng, cửa chính điện bị đẩy ra, một bóng người đội mũ miện chuỗi ngọc đã nhanh chân bước vào.

Hắn vô thức cúi đầu, ánh mắt rủ xuống nhìn về phía Hoàng Thượng.

Cùng lúc đó, Hoàng Thượng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Lăng.

Ánh mắt hai người đụng vào nhau, vừa lúc đối mặt.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng lập tức cảm thấy đủ loại thuật pháp, thần thông mình nắm giữ, cùng với mệnh cách của mình cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng...

Vương không đấu với Vương!

Điều quy tắc này, không phải hắn: "Úc" và Hồng Phấn tân nương không thể đối đầu với nhau, mà là không thể đối đầu với vị Hoàng Thượng trước mắt!

Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, sau đó không chút do dự, nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, khí tức của hắn lập tức khôi phục lại Phản Hư.

Những thuật pháp, thần thông, mệnh cách vừa trôi qua... Nhanh chóng quay về trong cơ thể của hắn.

Lúc này, mười hai chuỗi châu hơi rung nhẹ, về mặt Hoàng Thượng vẫn đờ đẫn, hắn ta đứng trước mặt tượng thần hồi lâu, đột nhiên nhướn mày, sau đó quay đầu phân phó thủ hạ bên cạnh: "Đi miếu Trấn Tà đại tiên"

Thủ hạ khom người đáp: "Vâng!"

Hoàng Thượng xoay người, lúc ngự bào tung bay, hắn ta đã bước nhanh rời đi.

Hắn ta vừa đi, trong lòng Bùi Lăng lập tức cảm thấy nặng nề.

Thoạt nhìn Hoàng đế phàm nhân này rõ ràng không có bất kỳ tu vi gì, nhưng loại cảm giác vừa rồi... Nếu không phải kịp thời sử dụng hệ thống uỷ thác, ít nhất mình sẽ tổn thất một môn thần thông quan trọng!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lập tức phát hiện, hệ thống đã thao túng hắn đứng dậy, sau đó hóa thành dáng vẻ Hoàng đế trực tiếp đi xuống điện thở, nghênh ngang rời khỏi miếu thờ...

Miếu Trấn Tà đại tiên.

Khói hương cuồn cuộn, vắng lặng im ắng.

Khói lửa mờ mịt cả tòa điện thờ, khuôn mặt tượng thần đêm ngày không rõ, yên tĩnh ngồi xếp bằng.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên âm điệu đặc biệt của nội thị: "Hoàng Thượng giá lâm "

Theo từng tiếng roi, một nhóm tiếng bước chân đang nhanh chóng tới gần chính điện.

"Kẹt kẹt."

Cửa điện bị đẩy ra, hai tên hoạn quan khom người bước vào, một trái một phải đứng cúi đầu, trong cánh cửa mở rộng, một bóng dáng hoàng bào vượt qua bậc cửa, lúc cất bước ống tay áo xoay tròn, hương khói dày đặc bị quấy như nước thủy triều.

Trong điện thờ: "Úc" hơi khép hai mắt, đột nhiên trầm thấp hỏi:

"Ngươi là ai?"

Thấy tượng thần miệng nói tiếng người, Hoàng Thượng và người hầu xung quanh không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Hoàng Thượng bình tĩnh nói: "Tên ta, Nghịch"

"Chân vương giới này."

Hoàng thành, hậu cung.

Đại điện kim bích huy hoàng, cửa sổ đóng chặt, mặc dù từng ngọn đèn lồng đã đốt lên, xua tan đi vẻ âm u, lại không xua tan được sự lo lắng trong lòng Nguyễn Tịch Lộ.

Nàng ép buộc mình ngồi vào trước bàn trang điểm rửa mặt, vô cùng quen thuộc dùng Loa Tử Điền vẽ lông mày, lại không ngừng run rẩy vẽ một hàng lông mày xiêu vẹo.

Sắc mặt Nguyễn Tịch Lộ trắng bệch lấy ra khăn gấm lau da thịt, lúc này nàng rất lo lắng.

Chương 1794: Tam cung lục viện

Lo lắng Hoàng Thượng một đi không trở lại, lo lắng phản quân thành công, lo lắng Thái Hậu chấp chưởng đại quyền, lo lắng an nguy của mình...

Nàng muốn đi cầu xin "Yểm" tiên, vị đại tiên kia đã từng đưa nàng rời khỏi Nhạn Hồi cốc giữa đêm khuya, sau đó lại ban thưởng tiên đan giữ gìn nhan sắc, nhất định có thể giúp nàng!

Nhưng cũng không biết vì sao, sau khi Hoàng Thượng rời đi nàng đã bị nhốt trong toà cung điện này, dù như thế nào cũng không thể rời đi.

"Nương nương, Hoàng Thượng là người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có chuyện gì." Tiểu Đan do dự một chút, cẩn thận khuyên.

Nói xong, nhìn cung nữ làm việc nặng trước đó, cung nữ làm việc nặng kia vô cùng sợ hãi đứng ở trong góc nhỏ, cũng không dám lên tiếng.

Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiểu Đan chỉ có thể tiếp tục nói, "Nương nương vẫn nên rửa mặt trước đi, đợi chút nữa chắc chắn Hoàng Thượng còn tiếp tục đến xem ngài."

Nguyễn Tịch Lộ hít sâu một hơi, quăng Loa Tử Điền ra, trầm giọng nói: "Ngươi đến trang điểm cho bản cung!"

Tiểu Đan nói không sai, đợi chút nữa dù không phải Hoàng Thượng đến cũng là những người khác tới, nàng đang tuổi trẻ, lại có đại tiên ban cho tiên đan giữ nhan sắc, chỉ cần ăn mặc đủ xinh đẹp, tất cả còn có cơ hội hòa giải!

Nghe vậy, Tiểu Đan đời bước tiến lên, đang muốn cầm lấy Loa Tử Điền kia, cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, hai người nhìn lại, đã thấy vừa nãy cửa điện còn đóng chặt, đã im ắng mở ra.

Hoàng Thượng đội mũ miện một thân một mình đi đến.

Thấy Hoàng Thượng bình an trở về, Nguyễn Tịch Lộ và Tiểu Đan đều cực kỳ vui mừng, Quý Phi lập tức tiến lên, mềm mại đáng yêu làm nũng: "Hoàng Thượng, vừa rồi thiếp thân rất lo lắng...

Hoàng Thượng không nói một lời, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, đi thẳng vào trong điện, sau đó ngồi xuống ghế.

Thấy Hoàng Thượng không để ý tới mình, trong lòng Nguyễn Tịch Lộ nghi ngờ, lập tức lắc mông đi qua, phong tình vạn chủng ngồi xuống trên đùi Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng sao thế? Mệt mỏi sao?"

"Hay là, thiếp thân xoa bóp vai cho ngài?"

Nói xong, tay Nguyễn Tịch Lộ lập tức tìm kiếm vào trong vạt áo của Hoàng Thượng...

Hoàng Thượng ngồi không nhúc nhích, mặc cho nàng giở trò, không rên một tiếng.

Nguyễn Tịch Lộ lập tức cảm thấy rất kỳ quái, vì sao nãy giờ Hoàng Thượng không nói gì?

Nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, cửa điện lại mở ra, một nữ tử đội mũ phượng, người khoác áo lông đi đến.

Mặc dù tuổi tác nàng hơi cao nhưng trắng nõn xinh đẹp, lúc cất bước dáng vẻ đoan trang, có khí chất mẫu nghỉ thiên hạ, chính là đương kim Hoàng Hậu!

Chỉ có điều, hiện tại vẻ mặt Hoàng Hậu mờ mịt, cử chỉ cứng ngắc như bị cái gì đó điều khiển.

Nhưng trong chớp mắt tiến vào điện, Hoàng Hậu đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng vừa lấy lại tinh thần, đã thấy Hoàng Thượng ngồi ngay ngắn trên ghế, Nguyễn Quý Phi ngồi trên đầu gối.

Hoàng Hậu không biết tại sao mình đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng vẫn nhanh chóng uốn gối hành lễ: "Thiếp thân tham kiến Hoàng Thượng, nguyện Hoàng Thượng vạn phúc kim an"

Hoàng Thượng mặt không biểu tình, không có bất kỳ đáp lại gì.

Thấy Hoàng Thượng chậm chạp không gọi mình đứng dậy, còn ở ngay trước mặt Nguyễn Quý Phi, sắc mặt Hoàng Hậu hơi trầm xuống, trong lòng lập tức sinh ra sự oán giận.

Nguyễn Tịch Lộ lại hơi cong khóe miệng, ha ha, Hoàng Hậu và Hoàng Thượng cùng tuổi, sớm đã là nữ tử già nua, cũng dám cùng tranh với mình? Thế là, nàng càng dán sát vào người Hoàng Thượng, ồn à ồn ẻn nói: "Hoàng Thượng hôm nay thật sự vất vả, không bằng thiếp thân kể chuyện cười cho ngài nghe thì như thế nào?"

"Lúc trước có gia đình...

Nàng vừa nói nhăng nói cuội vừa tìm tòi trong áo Hoàng Thượng, coi như Hoàng Hậu không tồn tại.

Ở bên dưới, Hoàng Hậu im lặng một lát ngắn ngủi liền tự đứng dậy, trực tiếp đi đến chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Thượng ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Hoàng Thượng triệu kiến, không biết có gì phân phó?"

Hoàng Thượng vẫn không nói một lời, thấy thế, Hoàng Hậu thầm thở phào, ánh mắt thản nhiên lướt qua Nguyễn Tịch Lộ.

Lại là tiện tỳ này!

Từ khi Nguyễn Tịch Lộ tiến cung đến nay, lại nhiều lần khiêu khích hậu phi, tự cao sủng ái, thậm chí còn không để Thái Hậu vào mắt.

Hoàng Hậu xuất thân đại tộc, lại sinh rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, sau khi tuổi tác lớn dần chỉ bảo vệ địa vị Đông cung vững chắc, đã sớm không tham gia vào việc tranh thủ tình cảm trong hậu cung, chỉ cẩn thận từ lời nói đến việc làm, đề phòng đi sai bước nhầm liên lụy đến nhi nữ.

Vì vậy, những năm qua mặc kệ hậu cung tranh đấu, cũng không đếm xỉa đến trong cung.

Nhưng Nguyễn Tịch Lộ lại nhằm vào nàng không chỉ một lần!

Tiện tỳ lòng lang dạ thú!

Hoàng Hậu nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ lạnh lẽo.

"Hoàng Thượng... Nguyễn Tịch Lộ một tay ôm cổ Hoàng Thượng, một tay khác chậm rãi di chuyển trong vạt áo hắn, tiếng nói kiểu mị: "Thiếp thân muốn nói chuyện riêng với ngài..."

Nàng dùng khóe mắt liếc qua mỗi một hành động của Hoàng Hậu, nhìn rõ ràng sự bất mãn và tức giận của đối phương, nụ cười trên mặt lập tức càng ngọt.

Mình còn dám đối đầu với lão phụ Thái Hậu kia, huống chi là chính cung Hoàng Hậu lớn tuổi sắc suy này?

Chờ xem đi, sớm muộn có một ngày tam cung lục viện này đều là thùng rỗng kêu to, chỉ có mình mới là nữ chủ nhân duy nhất!

Ngay lúc này, lại có một nữ tử trẻ tuổi dung mạo tuyệt đẹp đi tới ngoài cửa, nàng mày ngài mắt hạnh, xinh xắn lanh lợi, dáng vẻ mềm mại như không xương.

Chương 1795: Tam cung lục viện (2)

Vẻ mặt nữ tử mờ mịt, cứ như bị cái gì đó điều khiển giống Hoàng Hậu vừa rồi.

Sau khi nàng đi vào hơi chấn động một chút, trong nháy mắt tỉnh táo, thấy Đế Hậu, Nguyễn Tịch Lộ đều ở đây, lập tức hành lễ nói:

"Thiếp thân gặp qua Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Quý Phi nương nương!"

Hoàng Thượng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào.

Phi tử này lập tức duy trì tư thế hành lễ không dám động đậy.

Thấy cảnh này, Hoàng Hậu thản nhiên phân phó: "Thục phi đứng lên đi."

Phi tử cẩn thận nói: "Vâng!"

Nàng đang muốn đứng hầu bên cạnh, đã thấy Hoàng Hậu liếc mắt ra hiệu với nàng một cái, lại nhìn sang Hoàng Thượng.

Thục phi lập tức hiểu ý, hơi do dự rồi tới gần Hoàng Thượng từng chút một.

Trong quá trình này, mặc dù Quý Phi xoay đầu lại hung hăng lườm mình, Hoàng Thượng lại không có bất kỳ ý ngăn cản gì, liền trực tiếp ngồi xuống một bên chân khác của Hoàng Thượng, dịu dàng nói: "Hoàng Thượng, những ngày qua thiếp thân rất nhớ ngài, ngài thật sự nhẫn tâm, đã lâu rồi không tới nhìn thiếp thân..."

Nói xong, Thục phi nắm một cái tay của Hoàng Thượng, đưa đến bở môi, đầy tình cảm khẽ cắn một cái: "Hiện tại thiếp thân đang thấy Hoàng Thượng thật sao? Thiếp thân cũng không thể tin được..."

Sắc mặt Nguyễn Tịch Lộ hơi trầm xuống, lập tức dùng sức đẩy nàng một cái, lạnh giọng nói: "'Khốn kiếp! Hoàng Thượng là thân thể vạn kim, sao ngươi có thể động vào?"

"Ôi chao!" Thục phi quá sợ hãi, cứ như bị nàng đẩy đến không ngồi vững vàng, trực tiếp ngã vào trong ngực Hoàng Thượng, ôn hương nhuyễn ngọc lập tức áp sát trên người Hoàng Thượng.

Bởi vì thân thể bị hệ thống điều khiển, Bùi Lăng hóa thành Hoàng Thượng cũng không thể nói một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên phi tử của Hoàng Thượng ngồi trên đầu gối của mình ganh đua sắc đẹp.

Nhưng ngay lúc hắn cảm thấy da đầu tê dại, lại có ba tên phi tử bị [Hoặc Hồn thần thông] của hắn khống chế, tiến vào cung điện.

Sau khi ba tên phi tử này thướt tha hành lễ, cũng được Hoàng Hậu ra hiệu, đã gia nhập chiến trường...

"Hoàng Thượng, thiếp thân nhớ ngài..."

"Hoàng Thượng, thiếp thân cho ngài ăn nho đi..."

"Hoàng Thượng, uống ngụm rượu, nghỉ ngơi...

Sau đó, càng ngày càng nhiều phi tần đến đây.

Xưa nay Nguyễn Tịch Lộ được sủng ái nhất, vốn người trong hậu cung cũng không dám đắc tội nàng.

Nhưng lúc này có Hoàng Hậu ám chỉ, Hoàng Thượng lại không phản ứng chút nào, chẳng mấy chốc hai tay của nàng khó địch nổi bốn tay, bị đám người đồng tâm hiệp lực ép ra ngoài.

"Ôi chao!" Nguyễn Tịch Lộ ngã ngồi, khuôn mặt tuyết trắng đã tức giận đến đỏ bừng.

Lễ nào lại như vậy!

Những tiện tỳ này cũng dám đối xử với mình như vậy ngay trước mặt Hoàng Thượng!

Hơn nữa, Hoàng Thượng chỉ ngồi nhìn như vậy?

Nàng vừa tức vừa gấp, trong mắt lập tức ẩn chứa nước mắt nhìn về phía Hoàng Thượng đang bị chúng phi tần bao bọc vây quanh, một đám phi tần gần như hoàn toàn bao phủ hắn, tiện nhân Hiển Phi kia xưa nay khoe khoang xuất thân thư hương môn đệ, lúc này lại nhẹ cối áo tơ, hơi lộ ra vai, cả người dựa sát vào trong ngực Hoàng Thượng.

Đức Phi càng không chịu nổi, nói là cho bệ hạ ăn nho, thật ra môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng cắn một quả nho mới bóc, miệng đối miệng cho Hoàng Thượng ăn...

Còn có Thục phi đến sớm nhất đã xinh đẹp vạn phần bỏ đi áo ngoài của mình, mị nhãn như tơ, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực tuyết trắng, vòng eo mềm mại, bắp chân óng ánh mảnh khảnh đều không có chút khoảng cách nào không ngừng vuốt ve trên người Hoàng Thượng...

Cách đó không xa, Hoàng Hậu bình tĩnh nhìn tình cảnh này, trong mắt đều là vẻ trêu tức, chậm rãi bưng nước trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm.

Cùng hưởng ân huệ, đây mới là dáng vẻ mà hậu cung nên có!

Trong mắt Nguyễn Tịch Lộ bùng lên lửa giận hừng hực, thấy giả vờ bị thương cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của Hoàng Thượng, cắn răng một cái, dứt khoát tự mình đứng lên, một lần nữa gia nhập chiến trường: "Đều tránh ra cho bản cung! Ngày thường Hoàng Thượng sủng ái bản cung nhất..."

Lúc này, Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên ghế, trên đùi là Thục phi và Đức Phi, Hiền Phi ngồi quỳ chân phía sau, hai tay chia ra bị hai tên phi tử thấp hơn một bậc kéo lấy, nũng nịu yêu thương.

Còn có mấy cung tần quỳ trên mặt đất, tay nhỏ non mềm vuốt ve hắn.

Thấy rất nhiều phi tần đứng bên ngoài đang nghĩ trăm phương ngàn kế hấp dẫn sự chú ý của hắn, toàn bộ tam cung lục viện đến đông đủ, đám phi tần đều quần áo không chỉnh tề, vô cùng quyến rũ...

Ngay sau đó, từng hoàng tử, công chúa vẻ mặt mờ mịt đi đến.

Sau khi tỉnh táo, đám hoàng tự lập tức quỳ xuống đất hành lễ:

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu và chư vị mẫu phi mẫu tần!"

Hoàng Thượng không rên một tiếng, Hoàng Hậu do dự một lát, nói: "Đều đứng lên đi"

Hoàng tử và công chúa cùng kêu lên: "Tạ mẫu hậu."

Sau khi đứng dậy cũng không dám ngẩng đầu chút nào, rối rít tránh sang hai bên, đứng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy tiếng đám mẫu phi mẫu tần đang tranh giành tình cảm đoạt yêu.

Hoàng Hậu nhìn những hoàng tử này, trong lòng vô cùng nghi ngờ, hiện tại Hoàng Thượng và rất nhiều phi tần ở chung, thật sự không thích hợp để bọn nhỏ ở đây, mặc dù bình thường Hoàng Thượng sủng Quý Phi, nhưng cũng không phải người hoang dường như thế, đây là thế nào...

Đang nghĩ ngợi, một đám người lại nối đuôi nhau đi vào từ bên ngoài.

Chương 1796: Khôi phục

Những người này đều mũ gấm lông chồn, nâng cá vàng, buộc đai lưng ngọc, khí chất hoặc nho nhã, hoặc uy vũ... Lại là văn võ cả triều đến đây!

Hoàng Hậu giật mình, lập tức phân phó: "Buông màn xuống!"

Tiểu Đan và cung nữ vội vàng bước nhanh qua, buông màn xuống.

Sa mỏng chỉ có thể ngăn cản đại khái ánh mắt, nhìn lại hình bóng lay động, có thể phân biệt hình dáng động tác.

Ngay lúc này, văn võ bá quan tỉnh táo lại nhìn quanh, vẻ mặt thay đổi, rối rít quỳ rạp xuống đất: "Thần có tội, cầu Hoàng Thượng khai ân!"

Nơi đây là hậu cung, thân là ngoại thần tự tiện xông vào cung đình, là tội đại bất kính!

Hiện tại toàn bộ bách quan nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh.

Đây là việc lớn, Hoàng Hậu cũng không dám nói gì, trong đại điện lập tức yên tĩnh như chết, chỉ có mấy vị phi tần còn đang không ngừng yêu kiều mời sủng.

Không lâu sau, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân.

Người đi vào lần này lại là một lão phụ hoa phục, toàn bộ mái tóc nàng đã chuyển thành màu trắng bạc, mặt mũi già nua, lờ mờ có thể thấy được phong vận năm đó, lúc nhìn quanh uy nghi tự nhiên, trong tay chống một quải trượng đầu phượng, khóe miệng cụp xuống, vẻ mặt mờ mịt chậm rãi bước vào.

Lại là Thái Hậu đến!

Sau khi Thái Hậu tỉnh táo đưa mắt nhìn quanh, lập tức nhíu mày lại, sao mình đột nhiên tới nơi này?

Hơn nữa, hiện tại văn võ bá quan đều ở đây, Hoàng Thượng cùng những phi tử hậu cung này...

Thái Hậu lập tức trầm giọng hỏi: "Hoàng nhi, đây là có chuyện gì?"

Nàng vừa dứt lời, cuối cùng Bùi Lăng đã cảm thấy như có vô số sợi tơ không nhìn thấy kéo dài ra từ trên người mình, chui vào hư không, xây dựng một loại liên hệ huyền diệu với một sự tồn tại nào đó...

Quật Cát thôn.

Đây là một thôn xóm nhỏ ở nơi xa xôi.

Miếu đại tiên thôn bắc.

Bảng hiệu năm chữ "miếu Quật Cát đại tiên" đã sớm tổn hại, chữ viết ảm đạm không có ánh sáng.

Miếu thở rách nát không chịu nổi, lỗ thủng lớn khoảng cái đấu trên nóc nhà không người tu sử, lúc trời mưa có nước mưa rót vào, tượng đất hoa văn màu đã sớm mất vẻ đẹp đẽ ngày xưa, nhìn lại bụi bẩn như vừa vớt ra từ trong bùn nhão.

Cả tòa miếu thờ phủ một tầng bụi dày, khắp nơi lộ ra vẻ hoang vu.

Tượng thần trong điện thờ như gấu ngựa, có ba cặp mắt, bốn cặp lỗ tai, lợi trảo như đao, khí tức hung bạo.

Trong giây lát, tượng thần đã phong hoá lộ ra màu bùn đột nhiên giật giật.

Ngay sau đó, tượng thần mở ra toàn bộ sáu con mắt, đáy mắt hiện ra ánh sáng màu xanh lục tối tăm, sâm nhiên nhìn về phía cửa lớn miếu thờ.

"Kẹt kẹt."

Cửa miếu không gió mà bay, sau khi mở ra lộ ra phía sau cửa, lại không phải đất trống trước cửa miếu thờ, mà là một mảnh bóng tối không ánh sáng.

Điện thờ run rẩy, tượng thần không ngừng khôi phục, chẳng mấy chốc bùn cát rì rào rơi xuống, toàn bộ tượng thần sống lại.

"Cạch!"

Tượng thần vừa sải bước ra, rơi xuống phía trên mảnh đất từ bên trong điện thờ.

Cả tòa miếu thờ khẽ run lên.

"Cạch, cạch, cạch..." Tượng thần di chuyển bước chân, thân thể to lớn nặng nề bước từng bước một về phía trước.

Chẳng mấy chốc, nó đã đi ra cửa lớn, tiến vào khoảng bóng tối kia.

Thái Duyên thành.

"Miếu Thái Duyên đại tiên"

Màn trướng che kín lỗ thủng có to có nhỏ lắc lư theo gió, trong lúc thấp thoáng để lộ ra tượng thần còn sót lại một chút nhan sắc yên tĩnh ngồi xếp bằng trong điện thờ.

Bức thần tượng này hình dạng như ông lão, lại gầy cao lạ thường, cứ như rắn độc.

Nó đột nhiên chuyển động.

Sau đó, động tác của tượng thần càng lúc càng lớn như tỉnh lại từng chút một từ một loại ngủ say nào đó.

Theo bụi bặm quanh người không ngừng vẩy xuống, cuối cùng tượng thần hoàn toàn khôi phục, nó hoạt động thể xác một chút, sau đó đi xuống điện thờ, bước về phía cửa lớn.

Lúc này cửa lớn tự mở ra.

Lộ ra bóng tối mênh mang.

Tượng thần không hề do dự, nhanh chân đi vào, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy gì nữa.

Gia Ngải thành.

Trong miếu thờ rách nát vẫn coi như chỉnh tề, một nén nhang khói cháy từ từ.

Mấy phàm nhân cầm cống phẩm từ trong hộp đựng thức ăn, đang thấp giọng nỉ non lời cầu xin của mình.

Đột nhiên, bọn họ phát hiện trên đầu có tiếng động, ngẩng đầu nhìn lại lập tức sợ đến ngã nhào trên đất: "Đại tiên, đại tiên hiền linh!"

Trong điện thờ, tượng thần dần sống lại, khôi phục giống như Quật Cát thôn, Thái Duyên thành.

Chỉ có điều, hắn ta không hề để ý tới tín chúng không ngừng dập đầu, sau khi đi xuống điện thờ lập tức mở cửa, bước vào bóng tối như vô biên vô tận ngoài cửa.

Nghĩa Bích thành, Bẩm Sắc thành, Định Địch thành...

Toàn bộ phương thế giới này, tất cả tượng thần bắt đầu khôi phục...

Kinh thành.

Miếu Trấn Tà đại tiên.

Hương dây hừng hực thiêu đốt, khói xanh bốc hơi như sương.

Chính điện.

Một cơn gió mạnh tràn vào thổi tan hương khói dày đặc, ngắn ngủi lộ ra tình hình bên trong điện thờ.

Trong điện thờ, một tượng thần lão giả thân hình còng xuống yên tĩnh ngồi xếp bằng. Hắn ta lông mày dày tóc bạc, trần mọc sừng thú, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng cụp xuống như cười mà không phải cười, như sầu không phải sầu.

Vẻ mặt buồn bực kia đã lặng yên tiêu tán.

Phía trên tượng thần linh cơ diệt hết, không có bất kỳ tiếng động gì.

Phía dưới, Hoàng Thượng đứng chắp tay, trên mặt không có chút biến hóa nào.

Chương 1797: Hoàng đế thật giả

Đối phương chạy trốn...

Thế nhưng, chỉ cần còn ở trong vùng thế giới nhỏ này, dù chạy trốn tới nơi nào đều không có ý nghĩa.

Lần này đối phương sớm đánh thức mình, chờ sau khi khôi phục, nhất định phải "ban thưởng" thật tốt...

Về phần hiện tại, trong kinh thành này còn có một vị...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Hoàng Thượng không nhúc nhích đứng đấy, tiếp tục nhìn về phía tượng thần Trấn Tà đại tiên.

Vào lúc này, cửa điện sau lưng đột ngột đi ra một bức tượng thần, hắn ta như gấu ngựa, sáu mắt tám tai, trảo như trường đao, khí tức hung bạo.

Chính là Quật Cát đại tiên ở Quật Cát thôn.

Bức thần tượng này nhanh chân đi đến bên cạnh Hoàng Thượng, thân thể vốn ngưng thực dần hư hóa, trong giây lát hóa thành một sợi khói xanh trong hương hỏa cung phụng đang thiêu đốt, hòa vào trong cơ thể Hoàng Thượng.

Ngay sau đó, trong cửa đi ra bức thần tượng thứ hai như ông lão, lại hẹp dài uyển chuyển như rắn độc.

Đây là Thái Duyên đại tiên ở Thái Duyên thành.

Nó cũng đi đến bên cạnh Hoàng Thượng, hóa thành khói xanh hòa vào trong cơ thể Hoàng Thượng.

Sau đó là vị tượng thần thứ ba, tượng thần thứ tư...

Theo càng ngày càng nhiều tượng thần hòa vào trong cơ thể, khí tức của Hoàng Thượng vốn là phàm nhân trở nên càng ngày càng tĩnh mịch.

Chẳng mấy chốc, tượng thần Trấn Tà đại tiên cũng đi xuống từ trong điện thờ, lúc từng bước một tới gần Hoàng đế dần hóa thành khói xanh cuồn cuộn, gào thét nhào vào trong cơ thể Hoàng Thượng.

Lúc này, Hoàng Thượng đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về hướng hoàng cung.

Ánh mắt của hắn ta lập tức xuyên qua trùng điệp trở ngại, thấy trong cung điện hoa mỹ tòa hậu cung nào đó ở Hoàng thành, một người ngụy trang giống hắn ta như đúc đang chiếm lấy hậu cung và đại thần của hắn ta...

Rừng rậm.

Trong một mảnh núi thây biển máu tĩnh mịch, phần mộ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững một mình.

Xương trắng chất đống dưới rừng, bùn đất đã sớm bị nhuộm dần thành màu đỏ hồng không rõ.

Khí tức âm u tanh hôi như thực chất, lại không có bất kỳ dấu vết của ruồi muỗi sâu bọ gì.

Dưới bóng cây, âm u bối rối che giấu một mộ bia chữ bằng máu, trầm mặc như chết.

Bóng dáng "Úc" đột nhiên xuất hiện.

Hắn ta vẫn áo bào trắng lông chồn, vẻ ngoài suy nhược, chỉ có điều phần lớn thân thể bên trái lại đã hóa đá, khí tức cũng giảm xuống một mảng lớn.

Vẻ mặt "Úc" như có điều suy nghĩ...

"Nghịch"...

Từ rất lâu trước kia hắn ta từng nghe nói danh hiệu này.

Đối phương đã từng khiêu chiến cấm kỵ...

Vốn tưởng hắn ta đã hoàn toàn tiêu vong, không ngờ lại bị "Chú"

cầm tù trong cánh cửa thứ hai.

Thế nhưng, khác với bọn họ muốn có được tạo hóa của "Chú".

Mục đích của "Nghịch" chắc chắn là quay về U Tố một!

"Hắn muốn thay thế chúng ta, rời khỏi cánh cửa thứ hai."

"Không thể đối đầu với hắn nữa."

"Còn thời gian nửa năm... Nhất định phải nhanh chóng khôi phục lực lượng!"

Nghĩ tới đây, vẻ mặt "Úc" buồn bực thở dài.

Tiếng tiếng xột xoạt xung quanh lập tức đại thịnh.

Toàn bộ cánh rừng không ngừng rung động, mặt đất chập trùng dao động như dòng nước.

Chẳng mấy chốc, mặt đất vỡ ra, từng quỷ vật màu toàn thân xanh đen leo ra.

Những quỷ vật này đều vẻ mặt sầu não uất ức, sau khi xuất hiện dùng cả tay lẫn chân độn về phương xa...

Di chỉ thôn hoang vắng, lúc này đều đã san thành hố sâu, cảnh hoàng tàn khắp nơi, cơn gió mạnh lạnh thấu xương.

Trên bia mộ lẻ loi trơ trọi, chữ bằng máu đầm đìa.

Dưới bốn quy tắc, sau hai cái tên Hồng Phấn tân nương và "Tù"

lại cũng có một thời gian "ba ngày".

Chỉ có điều, trên bia mộ không có tên ba người Phó Huyền Tự, Chung Quy Việt Cức và Ninh Vô Dạ.

Yến Minh Họa thấy rõ ràng, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đánh một chưởng về phía mộ bia.

Oanh! !!

Một tiếng vang thật lớn, mộ bia phát ra tiếng "răng rắc" trong trẻo, một vết nứt xuất hiện, nhanh chóng lan tràn.

Lệ Liệp Nguyệt tiếp tục ra tay.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Lấy tu vi Hóa Thần kỳ, Lệ Liệp Nguyệt liên tục đánh ra mấy chục chưởng, cuối cùng đã đánh mộ bia vỡ nát.

Nhìn mộ bia đã rơi vãi đầy đất, ống tay áo Lệ Liệp Nguyệt vung lên, một cơn gió lạnh thổi tới, càn quét nó sạch sẽ, rơi xuống bốn phương tám hướng, ở chỗ này chỉ còn lại đống đổ nát đất khô cằn, ngay cả một chút bột phấn cũng không rơi xuống, sau đó nói: "Hoàn thành nhiệm vụ, đi vùng đất chết Chương Quận!"

Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Lúc này, Yến Minh Họa mới hồi phục tinh thần, nàng hít sâu một hơi, cố tự bình tĩnh, đi theo bước chân Lệ Liệp Nguyệt...

Kinh thành.

Hoàng thành hậu cung.

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn bên trên, rất nhiều phi tần vờn quanh, quanh người đầy mỹ nhân hoàn phì yến gầy, làn thu thuỷ đong đưa, xuân ý ung dung.

Hoàng Hậu vốn ngồi ở bên cạnh hắn đã sớm đứng lên, đứng hầu bên cạnh giống đám hoàng tử công chúa. Trên chỗ ngồi mà nàng ngồi trước đó là Thái Hậu đây giận dữ, hơi thở nhẹ nhàng.

Thái Hậu tuổi tác đã cao, mới hỏi mấy câu thấy Hoàng Thượng không đáp, vừa giận vừa mệt mỏi, đã không chịu nổi nữa. Thấy tình huống như vậy, Hoàng Hậu vội vàng đứng lên xin lỗi, mời nàng ngồi xuống bên trong.

Bên ngoài màn trướng sa mỏng nhẹ mềm, văn võ bá quan nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một cái.

Ngay lúc này, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rộng lớn, cao xa khóa chặt mình.

Trong lòng hắn lập tức cảm giác nặng nề, là vị Hoàng Thượng chân chính kia!

Chương 1798: Hoàng đế thật giả (2)

Loại cảm giác như có gai ở sau lưng cũng không tiếp tục bao lâu, chẳng mấy chốc loại nhìn chăm chú này đã tan thành mây khói.

"Hoàng Thượng, ngài nhìn thiếp thân... Nhìn thiếp thân...

"Hoàng Thượng, thiếp thân mới học một điệu múa, chút nữa múa riêng cho ngài xem..."

"Hoàng Thượng, vì sao không ăn nho mà thiếp thân cố ý bóc cho ngài? Ngài ghét bỏ thiếp thân sao..."

"Những ngày qua Hoàng Thượng gầy gò rất nhiều... Thiếp thân rất muốn tẩm bổ cho ngài một chút..."

"Thiếp thân cũng muốn Hoàng Thượng ôm... Cầu Hoàng Thượng chiếu cố...

Vốn đám phi tần thấy văn võ bá quan nhất là Thái Hậu đến đây còn hơi sợ hãi, nhưng thấy những người này đến, Hoàng Thượng cũng không nói một lời, không hề có ý đuổi bọn họ đi, cũng không quan tâm nữa, không coi ai ra gì tiếp tục tranh thủ tình cảm.

Trong chốc lát ngắn ngủi, đầu gối Bùi Lăng đã đổi ba lượt, tam cung lục viện giọng mang hờn dỗi, dáng về uyển chuyển quyến rũ, lại không chút nương tay với nhau, liều mạng tranh giành sự thương tiếc của hắn.

Bùi Lăng dần cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng tỉnh thuần thuận theo những sợi tơ không nhìn thấy kia, bắt đầu chảy vào trong cơ thể của mình.

Tranh đạo bắt đầu, mệnh cách vị Hoàng Thượng kia đang bị hắn thay thế từng chút một!

Chỉ có điều, ngay sau đó bên ngoài lại truyền đến âm điệu kéo dài đặc biệt của nội thị: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Nghe vậy, toàn bộ người trong đại điện đều khẽ giật mình, văn võ bá quan vẫn nằm rạp trên mặt đất không hiểu ra sao, không phải Hoàng Thượng đang ở chỗ này sao?

Đầu tiên động tác của các phi tử quấn quýt si mê trên người Bùi Lăng hơi cứng đờ, sau đó Nguyễn Tịch Lộ là người kịp phản ứng trước tiên, lập tức tức giận yêu kiều nói: "Người nào to gan như thế, đám giả mạo Hoàng Thượng!"

Cái phi tần khác chợt lấy lại tinh thần, rối rít nói: "Không sai! Từ lúc bắt đầu chúng ta đã phụng dưỡng Hoàng Thượng ở chỗ này, giữa ban ngày ban mặt, mặt trời tươi sáng, dám công khai giả mạo thánh giá, thật sự tội không thể tha thứt"

"Đều là Hoàng Thượng quá tốt bụng, đến mức trong cung cấm lại có người ngông cuồng như thế..."

"Thống lĩnh cấm vệ đâu? Việc lớn như thế, các ngươi lại không nói một lời chỉ nhìn xem?"

Đám phi tần mồm năm miệng mười, còn chưa nói hết câu, cửa điện đột nhiên mở ra.

Một người mặc áo bào Hoàng Thượng, đầu đội mũ miện chuỗi ngọc được rất nhiều thị vệ thái giám vây quanh bước nhanh vào, hắn ta mắt sáng mũi lồi, trông uy nghiêm ung dung Hoàng Thượng trực tiếp vượt qua quần thần dưới thềm son, sau khi bước qua cửa điện, ánh mắt xuyên qua màn trướng sa mỏng, nhìn về phía Bùi Lăng.

Trong chốc lát, hai vị Hoàng Thượng giống nhau như đúc xuất hiện ở trong cung điện, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại.

Văn võ bá quan lập tức hoảng sợ nói không ra lời, vừa nãy các phi tử còn vây quanh Bùi Lăng giọng dịu dàng mềm mại, tất cả đều nhanh chóng im lặng, bàn tay tinh tế vốn thăm dò vào ống tay áo vạt áo Bùi Lăng đều cứng đờ, ánh mắt băn khoăn nhìn qua nhìn lại giữa hai vị Hoàng Thượng.

Lúc này, một đại thần tóc trắng xoá bò dậy từ dưới đất, khom lưng nói với Hoàng Thượng vừa tiến vào: "Vi thần bái kiến Hoàng Thượng!"

Các văn võ bá quan khác lần lượt lấy lại tinh thần, đại thần tóc trắng này là đương kim Thái Sư, từ lúc đương kim Hoàng Thượng tóc để chỏm đã được Tiên Đế hạ chiếu lệnh lên làm Thái Sư ngày đêm dạy bảo, đã là quân thần, cũng là sư đồ, thời gian ở chung với nhau còn lâu hơn Thái Hậu ở cạnh Hoàng Thượng, có thể nói vô cùng quen thuộc với nhau.

Thái Sư gần như không thể nhận nhầm Hoàng Thượng chân chính!

Hơn nữa, vị Hoàng Thượng ở trong điện này trước vẫn ngậm miệng không nói gì như một con rối. Người đi vào sau khí chất thần thái đều giống hệt với Hoàng Thượng trong ký ức của bọn họ... Chỉ hơi do dự một lúc, tất cả quan viên đều khom mình hành lễ với Hoàng Thượng vừa đi vào: "Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng!"

Thái Hậu, hậu phi và các hoàng tự cũng kịp phản ứng.

Từ đầu đến cuối vị tiến vào trước vẫn ngây ra như phỗng. Dù là Thái Hậu tự mình vặn hỏi cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Dù là khí chất hay cử chỉ đều khác biệt rất lớn với Hoàng Thượng lúc trước.

Nếu không phải hắn và Hoàng Thượng giống nhau như đúc, trong lòng đám người đã sớm nghi ngờ.

Nhưng bây giờ, mỗi một hành động, mỗi tiếng nói cử động của vị đi vào sau mới là nhất quốc chỉ quân xưa nay!

Hoàng Hậu lập tức dẫn theo các hoàng tự tiến lên hành lễ, Thái Hậu thì nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi ban đầu, vén màn đi ra, nhíu mày hỏi: "Hoàng nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Trong màn tơ, Nguyễn Tịch Lộ cùng mấy phi tử vừa mắng to tên ngông cuồng giả mạo Hoàng Thượng, sắc mặt từng người trắng bệch, thân thể mềm mại cứng ngắc, trong chốc lát không biết nên làm thế nào mới tốt.

Bọn họ vừa lanh mồm lanh miệng nhận định Hoàng Thượng đến sau là giả chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là trước mắt bao người, bọn họ đã quấn quít Hoàng Thượng đến đây trước cả nửa ngày.

Nếu hiện tại Hoàng Thượng đi vào sau mới là thật, đám người bọn họ không thể sống sót được nữa!

Thậm chí, liên lụy cả gia tộc, dòng dõi dưới gối, người hầu tâm phúc sau lưng bọn họ... Tất cả đều không có kết cục tốt!

Hoàng Thượng chân chính thản nhiên phân phó: "Bình thân...

Ngoại trừ Nguyễn Tịch Lộ và các phi tần, toàn bộ những người khác đồng thanh nói: "Tạ Hoàng Thượng!"

Chương 1799: Phong phạm Đế vương

Ngay sau đó, tất cả mọi người đứng lên.

Hoàng Thượng nhìn qua Bùi Lăng, giọng điệu bình thản nói:

"Người này giả mạo trẫm, kéo ra ngoài chém!"

Còn chưa nói hết câu, đám thị vệ còn chưa kịp có hành động, ngoài điện lại vang lên một loạt tiếng bước chân, theo đó là âm điệu kéo dài của nội thị: "Hoàng Thượng giá lâm..."

Ngay sau đó, cửa điện mở ra, vị Hoàng Thượng thứ ba cổn phục mũ miện chuỗi ngọc được rất nhiều thị vệ hoạn quan chen chúc nhanh chân đi vào.

Vị Hoàng Thượng thứ ba này, hổ khẩu nhật giác, mắt to mũi lồi, sau khi đi vào bên trong, ánh mắt sáng ngời đảo qua toàn trường, uy nghi tự nhiên.

Toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.

Dù là Thái Hậu, Hoàng Hậu, hoàng tự, phi tần hay văn võ bá quan, toàn bộ nghẹn họng nhìn trân trối, vô cùng hoảng sợ vì có tận ba vị Hoàng Thượng!

Ngay lúc bọn họ còn đang ngu ngơ, vị Hoàng Thượng thứ ba này đột nhiên không hiểu sao mở miệng: "Bình thân"

Bình thân?

Bình cái gì thân?

Không phải mọi người đều đứng đấy sao?

Đám người vô thức cảm thấy tình huống trở nên quỷ dị, sau đó lại nghe vị Hoàng Thượng thứ ba này nói tiếp: "Người này giả mạo trẫm, kéo ra ngoài chém!"

Vẻ mặt và giọng điệu vị Hoàng Thượng thứ ba này giống như đúc vị Hoàng Thượng thứ hai!

Ngay lúc văn võ bá quan cảm thấy trong lòng run rẩy, ngoài điện lại truyền đến tiếng bước chân.

Giống như trước đó, tiếng nội thị thông truyền lại vang lên lần nữa: "Hoàng Thượng giá lâm..."

Chẳng mấy chốc, vị Hoàng Thượng thứ tư đi đến.

Hắn ta giống với vị Hoàng Thượng thứ ba, sau khi tiến vào cung điện không có ai hành lễ với hắn ta, hắn ta lại tự mình mở miệng:

"Bình thân!"

"Người này giả mạo trẫm, kéo ra ngoài chém!"

Vẻ mặt giọng điệu, mỗi một hành động không khác gì vị thứ hai.

Ngay sau đó, là vị Hoàng Thượng thứ năm, vị Hoàng Thượng thứ sáu...

Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều Hoàng Thượng tiến vào, dẫn theo hộ vệ, hoạn quan, nói lời, việc làm, thần thái cử chỉ, khí chất dung mạo đều không có gì khác nhau!

Lúc mới đầu, Thái Sư, bách quan, Thái Hậu, Hoàng Hậu, hoàng tự, phi tần... Đều tưởng Hoàng Thượng thứ hai mới là thật nhưng theo sau đó càng ngày càng nhiều Hoàng Thượng đi vào, tất cả biểu hiện, cử chỉ, tướng mạo, khí chất đều giống với Hoàng Thượng thứ hai, cứ như là khôi lỗi được phục khắc ra trong một mô hình.

Ngược lại vị Hoàng Thượng thứ nhất, từ đầu đến cuối không nói một lời, sắc mặt bình thản có vẻ ung dung không vội, dường như căn bản khinh thường giải thích mình là thật hay giả, lại càng giống Hoàng Thượng chân chính!

Thế là, trong lòng Nguyễn Tịch Lộ và các phi tử hơi thả lỏng, lại dựa sát vào nhau tiến trong lòng Bùi Lăng.

Từng bàn tay nhỏ trắng nõn vốn đang thăm dò vào trong vạt áo hắn cũng tiếp tục không đứng yên...

Nguyễn Tịch Lộ phản ứng nhanh nhất, là người thứ nhất vung lên làn váy, bắp chân tinh tế óng ánh vuốt ve chân Bùi Lăng từng chút một, vô cùng quyến rũ ngồi xuống đầu gối của hắn, cả người dựa vào lồng ngực hắn, ồn à ồn ên nói: "Hoàng Thượng, tại sao có thể có nhiều tên ngông cuồng giả mạo ngài như vậy, thiếp thân thật là sợ..."

Mấy phi tử khác cũng không cam lòng yếu thế, Đức Phi theo sát phía sau, ngồi xuống một bên chân khác của Bùi Lăng, dường như trong lúc vô tình áo ngoài trượt xuống, bộ ngực tuyết trắng lộ ra không bỏ sót, áp sát vào trên người Bùi Lăng, giọng dịu dàng nói: "Hoàng Thượng, thật nhiều người, thiếp thân hơi choáng đầu...

Còn chưa nói hết câu, Đức Phi đã duõi ra cánh tay, ôm lấy cổ Bùi Lăng.

"Hoàng Thượng, còn có thiếp thân, thiếp thân cũng thật là sợ...

"Hoàng Thượng, ngài biết thiếp thân, thiếp thân nhát gan, sợ nhất nhiều người... Hoàng Thượng ôm thiếp thân một cái đi..."

"Hoàng Thượng, những người này đều là ai vậy... Thiếp thân thật sự sợ hãi..."

"Điều này..." Văn võ bá quan cùng rất nhiều hoàng tự đứng bên ngoài màn tơ nhìn nhau, vốn bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Thái Sư.

Nhưng trong tình huống này, rất nhiều người dần thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn qua vị Hoàng Thượng thứ hai càng ngày càng nghi ngờ, nhìn về phía Bùi Lăng trong màn tơ lại càng ngày càng cung kính.

Theo thái độ của Thái Hậu, Hoàng Hậu, phi tần, hoàng tự cùng quần thần thay đổi, Bùi Lăng lập tức cảm thấy lực lượng truyền tới từ trong những sợi tơ vô hình kia càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh!

Dường như chẳng mấy chốc mình có thể đạt tới Phản Hư tiền kỳ đỉnh phong!

Lúc này, thấy chỉ là một Chú Quỷ cưỡng ép chiếm lấy tam cung lục viện của mình ở ngay trước mặt mình, hơn nữa ngày xưa những phi tần kia vô cùng cung kính với mình, phụ họa có thêm, bao gồm Nguyễn quý phi được sủng ái nhất còn rất phối hợp nũng nịu quyến rũ, mời sủng nịnh nọt, Hoàng Thượng chân chính lập tức giận tím mặt!

Nhưng chẳng mấy chốc cơn giận của hắn ta đã bị Chú Quỷ trước mặt dùng [Oán Yểm thần thông] rút lấy, hóa thành lực lượng của đối phương.

Hoàng Thượng nhanh chóng tỉnh táo lại, hiện tại hắn ta nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.

Mình là Vương chân chính ở tiểu thế giới này, đối phương chỉ là một Vương giả, lãnh địa cũng kém xa hắn ta, vì sao có thể đối đầu chính diện với hắn ta, không chịu sự ảnh hưởng của quy tắc?

Càng quan trọng hơn là, đối phương vụng trộm ra tay với mình, quấy nhiễu phán đoán của những phàm nhân này, mình cũng không nhàn rỗi, nhưng hắn ta nhiều lần nghịch phản thủ đoạn của Chú Quỷ, cùng nghịch phản những mình giả do đối phương phục khắc ra, lại không có chút tác dụng nào!

Chương 1800: Nghịch!

Loại tình huống này, chỉ có lúc hắn ta đối mặt với "Chú" mới gặp được.

Nhưng hiện tại rõ ràng tu vi của Chú Quỷ này chỉ có Phản Hư...

Đương nhiên, hiện tại Hoàng Thượng cũng có thể trực tiếp ra tay, diệt sát tất cả phàm nhân ở xung quanh nơi này.

Nhưng hậu phi thì cũng thôi, một khi văn võ cả triều bị diệt toàn quân, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn, hắn ta là chân vương vị cách cũng rơi vào rung chuyển, trong thời gian ngắn không thể ổn định lại.

Đến lúc đó, lãnh địa Chú Quỷ trước mặt sẽ vượt xa lãnh địa thực chất mà hắn ta khống chế, quy tắc "Vương không đối đầu với Vương" kia sẽ nghịch phản trong nháy mắt!

Nếu hiện tại trực tiếp ra tay với Chú Quỷ này...

Hoàng Thượng đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh một chưởng về phía Bùi Lăng ở trước mặt tất cả mọi người.

Chưởng phong nghẹn ngào như vạn quỷ gào khóc, xen lẫn từng cơn gió lạnh, chỉ một thoáng quét ngang toàn trường.

Màn tơ rèm châu rối rít chuyển động theo, phàm nhân trong điện đồng loạt rùng mình một cái, chỉ cảm thấy tế cả da đầu, như rơi vào hầm băng.

Ngay lúc chưởng phong tới gần Bùi Lăng, sắp chạm đến góc áo hắn, lại đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành một cơn gió lớn tứ tán.

Gió lớn trùng điệp, ống tay áo Thái Hậu, hậu phi, hoàng tự, quần thần đều phồng lên, tay áo nhẹ nhàng, sợi tóc bay múa, ngọc bội châu ngọc lay động không ngừng bên tai.

Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Hậu, hậu phi, hoàng tự và văn võ bá quan đều quá sợ hãi.

Một đại thần tuổi trẻ đột nhiên kịp phản ứng, chỉ vào Hoàng Thượng hoảng sợ nói: "Yêu, yêu thuật! Hắn là giả!"

Những người khác nghe vậy rối rít lấy lại tinh thần, Nguyễn Tịch Lộ dẫn đầu thét to: "Hắn là yêu quái! Hắn không phải Hoàng Thượng!"

Thục phi, Đức phi, Hiền phi đều thầm thở phào, nhanh chóng phụ họa: "Không sai! Hắn không phải Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ở đây! Hắn là yêu quái!"

"Cái này... Cái này... Mẫu hậu?" Hoàng Hậu tiến lên, đỡ lấy cánh tay Thái Hậu, vô cùng hoảng sợ nói: "Mẫu hậu, mẫu hậu, bây giờ nên làm gì...

Đám hoàng tự quay chung quanh ở bên, tất cả hoảng sợ nhìn Thái Hậu.

"Hoàng nhỉ là cửu ngũ chí tôn, là người cao quý số một nhân gian, sao có thể biết loại yêu thuật như vậy?" Thái Hậu đột nhiên cầm trượng đầu phượng, châu xuyên giữa sợi tóc thuần trắng không ngừng lay động, ánh mắt nhìn từ Bùi Lăng sang Hoàng Thượng, chẳng mấy chốc hạ quyết tâm, chỉ vào Hoàng Thượng chân chính nói: "Chắc chắn người này là yêu nhân dụng ý khó dò, ý đồ mưu hại thiên tử!"

Rất nhiều công thần bị việc Hoàng Thượng đột nhiên sử dụng thuật pháp dọa sợ đến mất hồn, nghe vậy lập tức nói: "Người tới!

Người đâu mau tới!"

"Cấm vệ ở đâu?"

"Nhanh kéo yêu nhân giả mạo Hoàng Thượng xuống, đẩy ra Ngọ môn chém đầu!"

"Hộ giá! Nhanh hộ giá!"

"Ai có thể giết được yêu nhân, bản quan lập tức tấu xin Hoàng gia hậu thưởng, ân cùng dòng dõi!"

Trên đại điện trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người vô thức đến gần Bùi Lăng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thượng chân chính đầy nghi ngờ và sợ hãi.

Hoàng Thượng mặt không thay đổi nhìn tất cả mọi việc, lại không có bất kỳ hành động gì.

Phía trên, khí tức của Bùi Lăng bị phi tần chen chúc càng ngày càng mạnh, thông qua từng cây sợi tơ vô hình, cướp lấy tất cả mọi thứ của Hoàng Thượng.

Chẳng mấy chốc, khí tức của hắn đã đột phá đến Phản Hư trung kỳ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục mạnh lên!

Lúc này, một đám cấm vệ xông vào trong điện, uốn gối thỉnh tội:

"Chúng thần hộ giá chậm trễ, xin Hoàng Thượng thứ tội!"

Chỉ có điều, vừa nói xong, bọn họ nhìn Hoàng Thượng cả điện nghẹn họng nhìn trân trối.

"Nhanh chóng trói yêu nhân giả mạo Hoàng Thượng này lại, kéo xuống dưới chém đầu!" Thấy cuối cùng đã có cấm vệ đến đây, đám quần thần vội vàng chỉ vào Hoàng Thượng phân phó, "Nhanh! Nhanh! !"

"Chờ chút!" Có thần tử suy nghĩ chu toàn nhanh chóng bổ sung, "Lấy máu chó đen, kinh nguyệt, nước tiểu đồng tử đến, đề phòng yêu nhân lại dùng tà pháp!"

Chẳng mấy chốc, đám cấm vệ tiến lên bắt đầu trói gô Hoàng Thượng, ngay sau đó mang một chậu máu chó đen tới: "soạt" một tiếng, giội đến dính đây người Hoàng Thượng.

"Thành thật một chút! Đi!" Đám cấm vệ xô đẩy một lúc, áp giải Hoàng Thượng ra khỏi cung, kéo tới quảng trường bên ngoài cửa cung, đẩy quỳ xuống, một tên đao phủ đã sớm nhận lệnh cởi trần thân trên, vung một thanh quỷ đầu đại đao, lặp đi lặp lại ngâm trong chất lỏng hỗn hợp máu chó đen, kinh nguyệt và nước tiểu đồng tử, sau khi khẽ gật đầu nhanh chân đi về phía Hoàng Thượng.

Trong toàn bộ quá trình, Hoàng Thượng đều không có bất kỳ hành động phản kháng gì.

Lấy trạng thái hiện tại của hắn ta, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên là có thể diệt sát tất cả phàm nhân nơi này.

Nhưng hắn ta cũng không làm cái gì, mặc cho những cấm vệ phàm nhân này kéo mình tới pháp trường, chuẩn bị xử trảm.

Thấy đao phủ cầm theo đại đao đi đến sau lưng mình, trường đao giơ lên, trong chớp mắt sắp rơi xuống, trong miệng Hoàng Thượng nhàn nhạt phun ra một chữ: "Nghịch"

Ngay sau đó, trường đao nâng lên đột nhiên thu hồi, Hoàng Thượng bị cấm vệ lôi ra quảng trường, trở về trong cung thành.

Bọn họ đi đọc theo con đường vừa rồi, rút lui về đại điện mà Nguyễn Tịch Lộ ở lại, máu chó đen trên đầu, y phục Hoàng Thượng chảy trở về bên trong chậu đồng lấy máu, dây thừng trói buộc Hoàng Thượng cũng rút lui từng sợi một, một lần nữa trở lại trong nhà kho.

Chương 1801: Nghịch! (2)

Quần thần và Thái Hậu, hậu phi, đám hoàng tự duy trì tư thế trước đó, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi nhìn hắn ta.

Trong màn tơ, khí tức của Bùi Lăng từ Phản Hư trung kỳ lại biến trở về Phản Hư tiền kỳ.

Chẳng mấy chốc, tất cả đều rút lui đến thời điểm trước khi mọi người ra tay với Hoàng Thượng.

Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, một chưởng phong như vạn quỷ kêu khóc, gió lạnh rít gào quét ngang mà ra.

Nhưng lần này chưởng phong lại phát ra từ trên người Bùi Lăng không nhúc nhích, mục tiêu biến thành Hoàng Thượng!

Trong chớp mắt chưởng phong tới gần Hoàng Thượng đột nhiên dừng lại, sau đó cũng hóa thành một cơn gió lớn tứ tán giống như đúc vừa rồi.

"Rầm rầm..."

Rèm châu lung lay mãnh liệt, màn tơ bay vút lên, nhảy vọt như sương, áo bào tất cả mọi người đều bay lên cao cao, trâm vòng đong đưa, ngọc bội tấn công, sợi tóc tản ra lặp đi lặp lại phiêu đãng, mấy chậu hoa tươi ở góc tường không ngừng chập trùng.

Thái Hậu, hậu phi, hoàng tự và bách quan quá sợ hãi, thần tử tuổi trẻ vừa rồi lại phản ứng đầu tiên, nhưng lần này lại chỉ vào Bùi Lăng hoảng sợ hô: "Yêu, yêu thuật! Hắn là giả!"

Những người khác rốt rít kịp phản ứng, mấy phi tần Nguyễn Tịch Lộ dính trên người Bùi Lăng sợ đến hoa dung thất sắc tránh đi, lại là Hoàng Hậu siết chặt khăn gấm, cao giọng quát: "Hắn biết yêu thuật! Hắn không phải Hoàng Thượng!"

Cánh tay Thái Hậu không ngừng run rẩy, trong ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng tràn đầy sợ hãi và tức giận: "Yêu nhân! Đây là yêu nhân!

Dám giả mạo hoàng nhi, dâm loạn cung đình!"

Các thần tử rối rít nói: "Người tới! Người đâu mau tới hộ giá!"

"Yêu nhân mưu đồ làm loạn, có người dám truy nã, hậu thưởng!"

"Cấm vệ ở đâu? Cấm vệ đâu? Nhanh chóng đến đây hộ giá!"

"Mau kéo yêu nhân này ra ngoài chém đầu!"

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, mặt vẫn không thay đổi ngồi, không nhúc nhích, nhưng sợi tơ trong hư không chợt truyền đến một luồng lực kéo cường đại.

Chỉ có điều, mặc dù nguồn sức mạnh này cực kỳ khủng bố, nhưng dưới hệ thống vận chuyển, mệnh cách Bùi Lăng không nhúc nhích tí nào.

Thậm chí, những bộ phận mệnh cách và lực lượng đã bị hắn tranh đoạt lại, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu chảy đến một đầu khác.

Hoàng Thượng lẳng lặng nhìn tất cả, chẳng mấy chốc đã nhận ra điều không đúng: Mệnh cách Chú Quỷ này không nghịch phản!

Lúc này, một đám cấm vệ cùng nhau chen vào, quỳ xuống đất hành lễ thỉnh tội.

"Nhanh!" Thân tử thấy thế, rối rít phân phó: "Nhanh chóng trói yêu nhân giả mạo Hoàng Thượng này lại, kéo xuống dưới chém đầu!"

"Nhớ kỹ lấy máu chó đen!"

"Còn có kinh nguyệt!"

"Nước tiểu đồng tử!"

Đám cấm vệ vội vàng đứng lên, tiến lên truy nã yêu nhân giả mạo Hoàng Thượng.

Chỉ có điều, bọn họ đi tới, lại quỷ dị đi tới trước mặt một tên Hoàng Thượng giả.

"Soạt!"

Một chậu máu chó đen lớn nhanh chóng dội khắp cả mặt mũi Hoàng Thượng giả.

"Thành thật một chút! Đi!"

Đám cấm vệ nhanh chóng trói gô nó lại, sau đó áp giải ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, bọn họ xô đẩy tên Hoàng Thượng giả này xuất cung, đến Ngọ môn chém đầu.

Hoàng Thượng giả phục khắc ra như bị loại quy tắc nào đó hạn chế, đối diện với mấy cấm vệ phàm nhân này, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào.

Dù là tuyến đường áp giải hay mỗi một hành động đều giống Hoàng Thượng vừa rồi như đúc.

Hoàng Thượng giả bị đẩy vào bên trong, đao phủ bước nhanh đến phía trước, Quỷ Đầu Đao giơ lên cao cao...

"Phốc!"

Ánh đao lóe lên liền biến mất, một cái đầu lâu rơi xuống đất, "nhanh như chớp" lăn ra mấy trượng.

Trong lồng ngực Hoàng Thượng giả phun ra một luồng máu nóng như nước suối, trong khoảnh khắc bắn tung toé toàn trường.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy luồng cự lực lôi kéo cực kỳ khủng bố trong sợi tơ biến mất.

Ngay sau đó, lại có lực lượng liên tục không ngừng truyền đến từ bên trong sợi tơ.

Hệ thống tiếp tục cướp đoạt mệnh cách của Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhướn mày, vừa rồi hắn ta nhằm vào bản thể của Chú Quỷ.

Hiện tại lại chỉ giải quyết một phục khắc thể của mình.

Hơn nữa, hắn ta cũng không đạt được cái gì!

Trong đại điện, tất cả phàm nhân như mới tinh lại từ trong mộng, rối rít lấy lại tinh thần, lại như vừa rồi không xảy ra cái gì.

"Hoàng Thượng! Ngài nhìn thiếp thân...

"Hoàng Thượng, thiếp thân hát cho ngài nghe..."

"Hoàng Thượng, thiếp thân đau tim... Không tin ngài sờ xem..."

"Hoàng Thượng, thiếp thân choáng đầu... Hoàng Thượng để thiếp thân dựa đi..."

Trong màn tơ, Nguyễn Tịch Lộ và các phi tân lại không coi ai ra gì bắt đầu mời sủng nịnh nọt, trong oanh thanh yến ngữ, cảnh xuân lộ ra.

Lúc này, rất nhiều công thần lại trao đổi ánh mắt với nhau, vô cùng lo lắng.

Nhiều Hoàng Thượng giống nhau như đúc tập trung ở đây, tiếp tục giằng co nữa, chắc chắn thiên hạ đại loạn!

Sau khi vị lão Thái Sư trước đó hơi suy nghĩ, ra khỏi hàng chắp tay, cẩn thận đề nghị: "Chư vị... Hoàng Thượng, chúng thần ngu dốt, không phân rõ ai mới là cửu ngũ chí tôn quốc triều."

"Xin hỏi chư vị Hoàng Thượng có bằng chứng gì, có thể chứng minh bản thân?"

Hoàng Thượng bình tĩnh nhìn chăm chú Bùi Lăng bên trong màn tơ, không nói gì.

Chỉ một thoáng quần thần xung quanh như bức tranh bị nước mưa cọ rửa, lặng yên nhòe đi, chợt biến mất không thấy gì nữa; ngay sau đó, Thái Hậu, Hoàng Hậu, phi tần nhòe đi; hoàng tự nhòe đi; cung nhân, thị vệ nhòe đi...

Đại điện tráng lệ nhòc đi...

Cung thành nhòe đi...

Toàn bộ phương thiên địa này nhòe đi...

Chương 1802: Dùng cái gì để chứng minh?

Trong lúc thoáng qua, xung quanh Hoàng Thượng hóa thành một mảnh hỗn độn mênh mông, chỉ còn hai người là hắn ta và Bùi Lăng.

Hai người đặt chân ở giữa hỗn độn, đứng cách xa xa.

Sau lưng bọn họ, sợi tơ huyết sắc như mạng nhện giăng khắp nơi, lít nha lít nhít... Vẫn kéo dài vào trong hư không.

Ở nơi nào đó trong hư không không thể thấy được, kết nối với nhau từ nơi sâu xa.

Những trấn mệnh hồn tuyến này là thứ kết nối mệnh cách của hai người.

Hoàng Thượng vung tay, vỗ xuống đầu Bùi Lăng.

Chưởng phong lạnh thấu xương, nhìn như thường thường không có gì lạ, khí tức lại cực kỳ khủng bố.

Trong cơn gió gào thét, tất cả khí kình cùng nhau tụ lại, hóa thành một cự chưởng che khuất bầu trời, hiện ra trong hư không, gầm thét nhào về phía Bùi Lăng.

Bàn tay năm ngón tay mở ra vô cùng to lớn, gần như tràn ngập phương hỗn độn này.

Ngay lúc này, trong hư không trước mặt Bùi Lăng xuất hiện một cánh tay mảnh khánh, nhẹ nhàng vạch một cái về phía trước, một đạo đao khí huyết sắc cô đọng như sợi tơ ầm vang chém ra, đao khí sắc bén gào thét, đao ý bá đạo vô song mang theo xu thế cuồng bạo, đánh về phía bàn tay.

Keng!

Tiếng kim thiết giao kích vang lên, đao khí và bàn tay đồng thời vỡ nát.

Hoàng Thượng mặt không đổi sắc, quanh thân trở nên âm u lạnh lẽo, sương tuyết màu xám đen bay lả tả, quỷ quyệt, cuồng bạo, hung lệ, rất hung ác... Không ngừng tản ra.

Ngay sau đó, từng bức tượng thần hiện ra từ trong hỗn độn, lúc này khí tức của bọn nó và Hoàng Thượng không khác nhau chút nào.

Sau khi những tượng thần này xuất hiện, không chút do dự nhao nhao ra tay.

Huyết Hà cuồn cuộn đột ngột hiện ra từ trong hỗn độn, vô số oan hồn oán quỷ chìm nổi bên trong, rít lên kêu rên; ngón tay đứt cánh tay gãy bay lả tả hắt như mưa, trong huyết vũ nhao nhao từng nữ quỷ yêu diễm như ẩn như hiện, thê lương cười to; lại có vô số bàn tay anh hài leo lên hỗn độn, bàn tay màu đỏ ngòm nho nhỏ không ngừng kéo dài, lại kéo dài, trong giây lát đã gần lông mày và lông mi.

"Ô,..

Trong tiếng rít như quỷ khóc, quyền ảnh trùng điệp như vô số quỷ ảnh.

Từng gương mặt dữ tợn oán độc nhanh chóng giao thế thoáng hiện ở giữa hỗn độn, đều thất khiếu chảy máu, âm khí đậm đặc như thực chất.

Công kích che ngợp bầu trời, nhưng lúc tất cả thủ đoạn sắp rơi xuống trên người Bùi Lăng, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một cánh cửa ra vào to lớn nguy nga.

Cánh cửa này lấy ngàn vạn độc lâu làm đá, khô lâu như ngọn núi làm trụ, nóc nhà mái hiên nhà chồng chất, một độc lâu to lớn ở trên mái hiên lạnh băng dữ tợn.

Cửa ra vào to lớn hùng vĩ hùng tráng, loáng thoáng có khí tức của "Chú.

Rầm rầm rầm...

Công kích như cuồng phong mưa rào rơi xuống quanh người Bùi Lăng, không chạm đến hắn chút nào.

Thời khắc mấu chốt, tất cả tượng thần đều cưỡng ép thay đổi công kích, đề phòng làm Bùi Lăng bị thương.

Chợt bọn chúng đều thu tay, lơ lửng giữa không trung, do dự không quyết định nhìn qua Bùi Lăng và Hoàng Thượng.

Sắc mặt Hoàng Thượng nghiêm nghị, những hóa thân này của hắn ta không phân biệt được đâu là hắn thật, đâu là hắn giả!

Lúc này, bên trong cánh cửa kia truyền đến lực hút to lớn.

Rất nhiều hận ý của tượng thần đều bị cửa ra vào hấp thu.

Hoàng Thượng từ tốn nói: "Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, công kích của tất cả tượng thần lập tức nhao nhao cuốn ngược, tiếp theo từng tượng thần ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, dường như Hoàng Thượng chưa từng triệu hoán bọn chúng.

Chỉ có điều, lại không thể thu hồi những hận ý bị cửa ra vào kia nuốt đi.

Hoàng Thượng đạp không mà đứng, trong ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng có về ngạc nhiên mang theo nỗi buồn vô cớ, dường như nhớ lại cái gì.

Lấy giả làm thật, thâu thiên hoán nhật...

Chú Quỷ này thi triển ra [Thực Nhật bí lục 1, khiến hắn ta nhớ lại "Chú" lúc trước!

Đây là thế giới "Chú", đối phương lại có quy tắc của "Chú" che chở, hiện tại lực lượng của mình vừa bắt đầu khôi phục, không giải quyết được đối phương.

Muốn chạy ra lồng giam do "Chú" bố trí này, chỉ có thể đổi một mục tiêu...

Nghĩ tới đây, Hoàng Thượng tâm niệm vừa động, hỗn độn xung quanh dần khôi phục.

Kinh thành ngưng tụ như lúc ban đầu, hoàng cung xuất hiện, cung điện hoa mỹ xuất hiện, từng món đồ trang trí trong đại điện ngưng thực... Sau đó là Thái Hậu, Hoàng Hậu, phi tần, hoàng tự, quần thần...

Bùi Lăng lại ngồi về chỗ ngồi lúc trước, Nguyễn Tịch Lộ và các phi tần vẫn vờn quanh, ôn hương nhuyễn ngọc dựa sát vào quanh người hắn, mùi hương son phấn quấn quít vào nhau, màn trướng sa mỏng buông xuống, trong trướng cảnh xuân rực rỡ, ngoài trướng quần thần chân tay luống cuống.

Tất cả vẫn giống hệt lúc trước.

Lúc này, quần thần đang mồm năm miệng mười nói: "Không bằng mời Hoàng Thượng nói một chút việc khi còn bé, để Thái Hậu nương nương và Thái Sư xác nhận?"

"Ngày hôm trước thần cầu kiến bệ hạ, đối đáp trước ngự tiền khoảng một nén nhang, kính xin Hoàng Thượng chân chính nói ra nội dung đối đáp ngay lúc đó."

"Năm ngoái Hoàng Thượng từng ban thưởng mật chiếu cho thần, xin hỏi Hoàng Thượng, mật chiếu nói ra sao? Lại phái ai ban cho vi thần tháng nào ngày nào?"

Hoàng Thượng không thèm để ý, hắn ta có thể chắc chắn nếu mình thật sự dựa vào những cách chứng minh bản thân của phàm nhân này, những tên phục khắc ra kia sẽ lập tức dùng cách giống hệt hắn ta, hao tổn với hắn ta đến cùng!

Chương 1803: Hoàng Thượng

Hơn nữa, ngay cả thủ đoạn nghịch phản kết cục mà hắn ta vừa cưỡng ép sử dụng cũng vô dụng, cho dù tất cả những hậu phi, hoàng tự, Thái Hậu, quần thần này đều tin tưởng hắn ta, có thể làm thế nào?

Ngoại trừ lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Thế là, Hoàng Thượng không nói năng rườm rà, bóng dáng hắn ta và cấm vệ bên cạnh dần nhạt đi.

Cứ như một bức tranh thuỷ mặc bị dòng nước không ngừng cọ rửa, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất từ bên trong đại điện.

Thấy vị Hoàng Thượng thứ hai tiến đến lại trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trước mắt bao người, đám người vô cùng hoảng sợ: "Yêu thuật!"

"Đây là yêu nhân!"

"Yêu nhân! Đây là yêu nhân! Hắn không phải Hoàng Thượng!"

"Hắn không phải Hoàng Thượng! Bản cung vẫn luôn hầu hạ Hoàng Thượng chân chính!"

"Nhanh chóng yết bảng truy nã, yêu nhân như thế, tai hoạ vô tận, nhất định phải lập tức chém giết nó..."

"Cấm vệ ở đâu? Nhanh! Cấm vệ đến đây hộ giá!"

"Bảo vệ Hoàng Thượng!"

Theo những tiếng nói mồm năm miệng mười của phàm nhân này, Bùi Lăng lập tức cảm thấy lực lượng tràn vào trong cơ thể mình thông qua sợi tơ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh.

Nhưng ngay lúc sắp có thể đột phá Phản Hư trung kỳ, tất cả sợi tơ ầm vang thu hồi, tranh đạo kết thúc!

Bùi Lăng lập tức nhíu mày, vô thức cảm thấy không đúng, lực lượng của vị Hoàng Thượng kia tuyệt đối không thể chỉ có trình độ như vậy!

Đang nghĩ ngợi, đã thấy mình bị hệ thống điều khiển, đưa tay phải ra thăm dò vào trong tay áo trái.

Cùng lúc đó, cửa lớn cung điện "kẹt kẹt" một tiếng mở ra.

Một bàn tay khổng lồ gần như có thể che khuất bầu trời thò vào.

"A!" Các phàm nhân quá sợ hãi, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, sợ hãi muốn chết, lộn xộn bỏ chạy.

Trong chốc lát, toàn bộ trong điện rối loạn.

Đã thấy bàn tay khổng lồ không hề để ý tới bọn họ, chỉ nắm lên tất cả Hoàng Thượng giả, cùng cấm vệ giả, hoạn quan giả bên cạnh Hoàng Thượng giả, đâm ra một cái lỗ máu trên gáy những người này, sau đó dùng một sợi dây gai cực kỳ bình thường xuyên qua.

Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ nắm lấy dây gai lôi toàn bộ những Hoàng Thượng giả, cấm vệ giả, hoạn quan giả này ra cửa điện.

Tay phải của Bùi Lăng rời khỏi ống tay áo, trong tay đã có thêm một chuỗi quả ớt khô xinh đẹp ướt át.

Hắn hé miệng, cắn xuống một cái...

Kinh thành.

Miếu Trấn Tà đại tiên.

Nơi đây vắng lặng im ắng, chỉ có trong đỉnh ở đình viện cắm lít nha lít nhít hương dây còn đang không ngừng thiêu đốt.

Sương mù dày đặc chầm chậm tản ra như khói như mây, quanh quẩn đây đình.

Hoàng Thượng và cấm vệ, hoạn quan bên cạnh đột nhiên xuất hiện ở trong chính điện cung phụng Trấn Tà đại tiên.

Cảm nhận được mệnh cách của mình xói mòn càng lúc càng nhanh, khuôn mặt Hoàng Thượng bắt đầu nhúc nhích như sóng nước, tướng mạo của hắn ta nhanh chóng thay đổi.

Chẳng mấy chốc, hắn ta biến thành dáng vẻ Trấn Tà đại tiên.

Hoàng Thượng vừa sải bước ra, đã xuất hiện bên trong điện thờ.

Hắn ta khoanh chân ngồi xuống, sau khi khí tức chấn động một cơn, mệnh cách chuyển đổi, chẳng mấy chốc Hoàng Thượng trở thành Trấn Tà đại tiên chân chính!

Trong nháy mắt, từng sợi trấn mệnh hồn tuyến lít nha lít nhít sau lưng hắn ta tróc ra, sau đó toàn bộ chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa.

Dưới tay, khuôn mặt thân hình rất nhiều cấm vệ và hoạn quan đi theo Hoàng Thượng cũng nhúc nhích một trận, chẳng mấy chốc rối rít hóa thành dáng vẻ Tham Nô.

Trấn Tà đại tiên nhắm mắt lại, nhàn nhạt phun ra một chữ:

"Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, hắn ta lập tức hóa thành một bức tượng thần vẻ mặt sầu não uất ức.

Ở bên dưới, khuôn mặt thân hình rất nhiều Tham Nô lại xảy ra biến hóa, nhanh chóng hóa thành dáng vẻ cấm quân và người tế tự trước đó.

Bọn họ đi ra phía trước, ba chân bốn cẳng vận chuyển tượng thần Trấn Tà đại tiên xuống từ bên trong điện thờ, sau đó đi ra ngoài.

"Vị quy tiên đại tà trấn thỉnh cung!"

"Vị quy tiên đại tà trấn thỉnh cung!"

Người tế tự và các cấm quân cao giọng hò hét, tiếng nói quanh quẩn bên trong miếu thờ trống rỗng.

Ngay sau đó, bọn họ nâng tượng thần lên, dựa theo lộ tuyến và động tác giống như đúc lúc tượng thần Trấn Tà đại tiên quy vị trước đó, đặt tượng thần vào xe ngựa trong cổng, quỳ xuống đất hô: "Vị quy tiên đại tà trấn thỉnh cung..."

"Vị quy tiên đại thỉnh cung..."

Trong từng tiếng cầu xin, đám người tế tự biến mất không thấy gì nữa, cấm quân trở mình lên ngựa, che chở xe ngựa đi như bay đến cửa thành.

Toàn bộ đội ngũ rời khỏi miếu thờ, rời khỏi thành, đi lui về phía vùng đất chết ở Chương Quận, tốc độ càng lúc càng nhanh...

Chương Quận.

Rừng sâu rậm rạp.

Âm u tối nghĩa, mùi hương tanh hôi xông lên trời không.

Xương trắng chồng chất như núi, thi hài từng đống, vây quanh một phần mộ lẻ loi trơ trọi ở chính giữa cánh rừng.

Bên cạnh mộ bia chữ bằng máu đầm đìa, một bộ áo bào trắng yên tĩnh đứng đó.

Vẻ mặt "Úc" ngột ngạt, nhẹ khoác áo lông chồn, đưa tay vuốt ve mộ bia trước mặt, trầm ngâm không nói.

Khí tức của hắn ta đã ổn định lại, chỉ có điều thể xác hóa đá lại chưa hoàn toàn rút đi.

"Bộp, bộp, bộp...

Một tràng tiếng bước chân nặng nề vang lên, theo tiếng vang lá rụng cành khô bị đạp gãy, tiếng nghẹn ngào đứt quãng và tiếng cầu xin tha thứ từ xa đến gần.

Chương 1804: Hoàng Thượng (2)

Chẳng mấy chốc, một quỷ vật kéo một người sống đi tới.

Nó đi đến bên cạnh mộ bia, sau khi khom mình hành lễ với "Úc", nắm lên người sống đã nước mắt đan xen, dùng sức xé ra.

"A!"

Trong tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, tên người sống này bị lực đạo to lớn của quỷ vật trực tiếp xé thành hai nửa.

Nội tạng đủ mọi màu sắc vẩy xuống đầy đất, máu tươi bắn tung toé, màu sắc đồ trắng lộ ra không bỏ sót.

Theo sinh cơ của người sống nhanh chóng tiêu vong, bị nghĩa địa hấp thu, lực lượng của "Úc" có chỗ khôi phục.

Nhưng khôi phục rất có hạn, thể xác hóa đá của hắn ta chỉ hơi mềm mại một chút.

"Úc" cụp mắt nhìn về phía mộ bia trước mặt, chữ bằng máu đầm đìa, từng nét viết bốn quy tắc.

Phía dưới bốn quy tắc này là bốn cái tên giống nhau.

"Tham Nô."

Đằng sau mỗi một Tham Nô cũng có một thời gian giống nhau, "ba ngày".

"Úc" nhìn qua chữ bằng máu này, vẻ buồn rầu trong mắt càng đậm.

Hắn ta không xa lạ gì về ý nghĩa của hàng chữ bằng máu này.

Trong nửa năm qua, Tham Nô không ngừng mang người sống đến ngược sát ở đây cho hắn ta, khôi phục lực lượng cho hắn ta.

Trong lúc đó, Tham Nô cũng bị những đại tiên trấn thủ địa phương kia giết vài lần.

Mỗi một lần Tham Nô bị giết, trên bia mộ đều hiện ra hàng chữ bằng máu này, thời gian ba ngày vừa đến, Tham Nô sẽ hoàn hảo không chút tổn hại leo ra từ trong phần mộ, tiếp tục nghe mệnh lệnh của hắn ta.

Nhưng bây giờ...

Hắn ta đã mất đi lực lượng tham lam!

Nếu bốn tên Tham Nô này lại leo ra từ trong nghĩa địa, không còn là nô bộc của hắn ta, mà là nô bộc của vị "Nghịch" kia!

Đương nhiên, nô bộc chỉ là nô bộc, chỉ cần phục sinh từ trong nghĩa địa này, hắn ta có thể lập tức đánh giết nó.

Chỉ là thiếu bốn Tham Nô kia, điều động quỷ vật phổ thông đi ra ngoài bắt vật sống, dù là tốc độ hay hiệu suất rõ ràng giảm xuống không chỉ một bậc.

Chuyện này có ảnh hưởng đến việc khôi phục lực lượng của hắn ta!

Đang nghĩ ngợi, chữ bằng máu trên mộ bia đột nhiên xảy ra biến hóa.

Bốn "Tham Nô" cùng bốn cái "ba ngày" như bị lực lượng nào đó lập tức xóa đi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa.

Vẻ mặt "Úc" lập tức trở nên vô cùng ngột ngạt, ngước mắt nhìn về phía phần mộ sau mộ bia, chuẩn bị trực tiếp ra tay.

Nhưng chờ giây lát, phần mộ gió êm sóng lặng, không có bất kỳ một Tham Nô nào leo ra từ bên trong.

Thấy tình hình này: "Úc" lập tức nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại đã thấy một bức tượng thần to lớn lông mày tóc bạc, thân hình còng xuống, mặc cẩm bào không vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn ta, chính là Trấn Tà đại tiên!

Kinh thành.

Trong hoa viên hoàng cung.

Trong đại điện hoa mỹ tinh tế, theo bàn tay lớn như che khuất bầu trời thu hồi, Hoàng Hậu, phi tần, hoàng tự và quần thần chưa tỉnh hồn, đều sắc mặt xám ngoét.

Thái Hậu tuổi tác đã cao không chịu được giày vò như thế, lại đã sớm sợ đến bất tỉnh, ngã xuống đất không dậy nổi, trượng đầu phượng cũng rơi xuống bên cạnh, không rảnh bận tâm.

Hoàng Hậu vừa vội vừa sợ, một trái một phải ôm hai hoàng tự thân sinh, trong lòng mẫu tử đều run sợ không dám nói.

Vào lúc này, Hoàng Thượng vẫn bị rất nhiều phi tần chen chúc cọ xát trái ôm phải ấp trong màn tơ đột nhiên đứng lên.

"Hoàng Thượng..." Nguyễn Tịch Lộ và các phi tần ngẩn ngơ, vội vàng đứng lên, vừa chỉnh lại váy sam vừa dịu dàng hỏi: "Hoàng Thượng có gì phân phó?"

"Hoàng Thượng, vừa rồi cực kỳ quái dị, thiếp thân thật sợ..."

"Hoàng Thượng, thiếp thân cũng sợ...

"Hoàng Thượng, ngài nhìn trái tìm của thiếp thân đi, đến bây giờ còn đang nhảy lên..."

"Hoàng Thượng, thiếp thân..."

Trong một đám người điệu đà, đã thấy Hoàng Thượng không nói một lời, trực tiếp đi ra cửa điện.

"Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng!"

Thấy Hoàng Thượng đi ra từ sau màn tơ, rất nhiều công thần phía ngoài nhao nhao khom mình hành lễ.

Bùi Lăng không nói một lời, trực tiếp rời khỏi toà cung điện hoa mỹ của Nguyễn Tịch Lộ.

Đưa mắt nhìn Hoàng Thượng rời đi, lại chờ giây lát thấy Hoàng Thượng không trở về, Hoàng Hậu lấy lại bình tĩnh, lên tiếng nói:

"Nơi đây là hậu cung, chư vị thần tử không nên ở lâu."

"Theo bản cung thấy, các ngươi vẫn xin cáo lui trước đi'"

"Cho dù có gì cần thương nghị, vẫn nên đi tiền triều thì hơn."

Chư thần nghe vậy đều thở phào, vội vàng hành lễ nói: "Tạ Hoàng Hậu nương nương!"

"Các ngươi cũng tự giải tán đi" Chờ sau khi các thần tử đều rời đi, Hoàng Hậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Tịch Lộ một lát, hơi có về lạnh lùng, chợt phân phó phi tần, sau đó lại gọi hai vị hoàng tự thân sinh của mình, nói: "Hoàng nhi, theo bản cung đưa hoàng tổ mẫu của các ngươi hồi cung"

Chẳng mấy chốc, trong cung điện to như vậy chỉ còn lại Nguyễn quý phi và Tiểu Đan, cùng cung nữ làm việc nặng trước đó.

Nhìn qua cung điện trống rỗng, nghĩ đến ánh mắt trước đó của Hoàng Hậu, hàm răng Nguyễn Tịch Lộ khẽ cắn môi son, trên khuôn mặt thiên kiều bá mị lộ ra vẻ ghen ghét rõ ràng.

Lão bà Hoàng Hậu này!

Mình không lung lạc được trái tim Hoàng Thượng, có thể trách ai.

Lại còn dám tỏ ra khó chịu với nàng!

Tưởng sinh hai vị hoàng tự, nhất là hoàng trưởng tử thì rất đáng gờm?

Tiền triều còn nhiều trưởng tử đột tử hoặc là bị bỏ hoang, chết không có chỗ chôn!

Chờ coi đi!

Chương 1805: Đại cục đã định

Hoàng Thượng đang độ khỏe mạnh, hiện tại có thể là mẫu nghi thiên hạ, cũng không có nghĩa ngày sau còn có thể tiếp tục ở lại trong cung!

Nguyễn Tịch Lộ nghĩ tới đây, đưa tay kéo nửa cánh tay áo bị tuột xuống, che khuất bả vai tuyết trắng mềm non, phân phó: "Tiểu Đan, trang điểm cho bản cung"

"Mổ rương hòm, hầu hạ bản cung thay quần áo."

"Chờ chút! Mang toàn bộ tị hỏa đồ cất giấu tới..."

Nàng phải ăn mặc thật tốt, buổi tối hôm nay nhất định phải lấy ra tất cả vốn liếng hầu hạ Hoàng Thượng.

Đợi nàng hầu hạ Hoàng Thượng đến căn bản không nghĩ đến mẫu tử Hoàng Hậu, nàng lại thổi một ít gió bên gối cho Hoàng Thượng...

Hoàng cung.

Chính điện.

Nơi đây là tổ chức đại điển các đại triều, cũng là nơi các đời Hoàng Thượng lên ngôi sẽ tiếp nhận văn võ bá quan thăm viếng lần đầu.

Hiện tại triều hội chưa mở, ngoại trừ thủ vệ cấm vệ, bên trong lại không có một ai.

Chỉ có trong lư hương chính giữa đại điện đốt Tất Túc hương trừ tà tránh ác.

Lúc này, khói xanh lượn lờ, bay thẳng lên xà nhà chạm khắc.

Khí tức lạnh thấu xương tản ra cả điện.

Sau khi Bùi Lăng rời khỏi cung điện của Nguyễn Tịch Lộ, đã rời khỏi hậu cung, tiến vào tiền triều.

Hắn đi từng bước một đến cửa chính điện, cấm vệ nơi này thấy vậy, lập tức quỳ xuống đất hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng!"

Thấy Hoàng Thượng không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ vội vàng đứng lên, chạy tới đẩy cửa lớn chính điện ra cho hắn.

"Kẹt kẹt."

Cửa điện mở rộng, ánh nắng chiếu vào rộng lớn điện đường âm u.

Vô số hạt bụi bay lả tả.

Chính điện vốn tối tăm lập tức rõ ràng hơn mấy phần.

"Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân quanh quẩn trong cung điện rộng lớn.

Bùi Lăng vượt qua bậc cửa, nhanh chân đi vào.

Hắn không chút do dự, đi thắng đến bảo tọa phía trên thểm son.

Sau khi tiến vào toà chính điện này, khí tức quanh người Bùi Lăng bắt đầu liên tục tăng lên, pháp lực trong cơ thể hắn gào thét bốc lên như nấu sôi, xảy ra sự biến hóa kịch liệt.

Trong cả người đều truyền đến cơn đau mơ hồ, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Vừa rồi nuốt ăn xong tất cả Hoàng Thượng giả, cấm vệ giả và hoạn quan giả, hắn ta cũng đã ở lằn ranh đột phá.

Chỉ có điều, tu vi càng cao, độ khó đột phá càng lớn.

Đến tình trạng Phản Hư kỳ này, dù đột phá giữa cảnh giới cũng khó khăn hơn đột phá cảnh giới lớn phía dưới Hóa Thần.

Nếu chỉ là tu sĩ Phản Hư kỳ bình thường, trong tình huống này chắc chắn sẽ chọn chỗ tu luyện tốt nhất, vật liệu đột phá tốt nhất, lại thêm đủ loại thiên tài địa bảo dùng để giúp đỡ tu luyện, ngưng tụ tâm thần, điều trị pháp lực.

Sau đó bế quan vài năm, hơn mười năm, thậm chí là trăm năm, trong sự nghiêm túc cố gắng lâu dài, tìm kiếm lại bắt giữ linh quang chợt lóe lên liền biến mất kia, mới có thể vượt qua bình cảnh, từ Phản Hư tiền kỳ đỉnh phong đột phá tới Phản Hư trung kỳ!

Nhưng bây giờ...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang đột phá Phản Hư trung kỳ, hệ thống đưa tặng miễn phí giới vận một giới cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống đang đưa tặng miễn phí, xin chờ một chút...

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, ngay sau đó Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển bước lên thềm son, dáng vẻ ngông nghênh vung vạt áo ngồi xuống bảo tọa.

Ngay chớp mắt hắn ngồi lên bảo tọa, khí tức hùng hậu lập tức xông lên trời không!

Tất cả máu tươi, sợ hãi, căm hận, oán niệm trong thiên hạ... Cùng một luồng lực lượng khí vận cường đại khó mà miêu tả bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn.

Khí tức của Bùi Lăng nhanh chóng tăng vọt, dần dần từ Phản Hư tiền kỳ kéo lên Phản Hư trung kỳ...

Từng dòng sông, từng dãy núi nhanh chóng lui lại, trời cao như bích, lẻ tẻ mây trắng trôi nổi như sợi thô.

Lúc này, một cơn gió lạnh lẽo gào thét thổi qua trên bầu trời.

Trong cơn gió lạnh như có vô cùng vô tận sợi tóc tung hoành bay lượn, quỷ quyệt kinh khủng, giữa sợi tóc là con ngươi màu đỏ ngòm như ẩn như hiện, nghẹn ngào không ngừng như vô số nữ tử cùng kêu khóc, nơi đi qua như rơi vào hầm băng, tuyết đen nhao nhao.

Đôi mắt "Đề" đỏ tươi lạnh lùng, đang toàn lực đi đường.

Chủ thượng có được khí tức của Vương, hiển nhiên đã được Vương công nhận.

Lần này một mình đến vùng đất chết Chương Quận, ra tay với mộ bia trong lãnh địa của "Úc", liên quan đến sự thành bại của chủ thượng khi lấy tạo hóa trong cánh cửa thứ hai, đây là thời cơ tốt nhất để lấy sự tin tưởng của chủ thượng, tất nhiên nàng phải toàn lực ứng phó, quyết không thể để chủ thượng thất vọng!

Lúc suy nghĩ: "Đề" đột nhiên khẽ giật mình, khí tức của nàng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, chẳng mấy chốc đã từ Hóa Thần tiền kỳ, khôi phục lại Hóa Thần trung kỳ.

Sau đó từ Hóa Thần trung kỳ, khôi phục lại Hóa Thần hậu kỳ...

Chỉ chốc lát, nàng đã thành công khôi phục được Phản Hư kỳ...

Chẳng mấy chốc, tu vi của "Để" đã khôi phục đỉnh phong.

Trong lòng nàng đang cảm thấy kỳ quái nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, phía dưới sông núi cỏ cây, trên đầu vòm trời mây trắng, toàn bộ như bức tranh bị nước mưa cọ rửa, màu sắc dần ảm đạm, chầm chậm nhòe đi.

Mọi thứ trong mắt như mây khói, không ngừng nhòe đi... Trong giây lát đã hoàn toàn rơi vào một mảnh hỗn độn.

Hỗn độn mênh mông, nàng nhìn trên dưới trái phải trong không trung, ngay lúc này một cửa ra vào hoa mỹ đột nhiên hiện ra.

Chương 1806: Ra

Phía trên nền đá biển có 108 cột trụ thông thiên triệt địa yên tĩnh đứng sừng sững, cao ngất nguy nga, hùng vĩ xa hoa như điện ngọc trên trời, tiên khí bồng bềnh không giống nhân gian.

Khí tức khủng bố lớn, tai biến lớn, tai họa lớn, từ phía trên cửa ra vào liên tục không ngừng tản ra, kinh khủng hùng hậu.

Vùng bỏ hoang cô mộ, cây hỗn tạp san sát.

Mộ bia chữ bằng máu đứng yên giữa cơn gió mạnh cuồn cuộn.

"Tất" từ từ nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở bên cạnh, tập trung tinh thần quan sát bốn phương, đang dùng toàn bộ tinh thần đề phòng.

Bỗng nhiên, hắn ta mở mắt ra, khí tức quanh người bắt đầu không ngừng kéo lên. Chẳng mấy chốc đã từ Hóa Thần kỳ khôi phục được Phản Hư kỳ, sau đó lại ngựa không ngừng vó lao về phía Hợp Đạo kỳ...

"Tất" lập tức quay đầu, nhìn lại phương hướng kinh thành.

Cả vùng bỏ hoang, tính cả vòm trời trên đỉnh đầu nhạt lại từng chút một.

Hư ảnh một cửa ra vào xa hoa cao ngất hiện ra.

Nó xinh đẹp to lớn, khí tức kinh khủng mênh mông như biển.

Từng dòng sông, từng ngọn núi nhanh chóng lui lại, cơn gió mạnh phần phật gào thét giữa không trung, rét lạnh sắc bén như có thể chặt kim đoạn ngọc.

Nhưng lúc Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa phi độn, làn váy trông nhẹ mềm xuống không chịu nổi một kích lại không bay lên chút nào.

Lúc cơn gió mạnh thổi đến trước người bọn họ, lại biến mất toàn bộ gần như không còn, không thổi bay chút bụi nào.

Một tấm Truyền Âm Phù màu đen khí tức tối nghĩa quanh quẩn bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt, chìm chìm nổi nổi.

Đây là phù lục mà nàng đặc biệt dùng để liên lạc với Bùi sư đệ.

Nàng và lô đỉnh ký danh đã giải quyết xong Hồng Phấn tân nương, lúc này đang chạy đến vùng đất chết Chương Quận. Trên đường nhàn rỗi, vừa hay truyền âm với Bùi sư đệ, nói rõ tình huống bên Hồng Phấn tân nương.

Chỉ có điều, hiện tại Lệ Liệp Nguyệt đã thôi động phù lục mấy lần, bên Bùi sư đệ lại chậm chạp không trả lời.

Sau một lúc lâu, thấy Truyền Âm Phù vẫn không có bất cứ tiếng động gì, nàng lập tức cau chặt hàng lông mày kẻ đen, tâm niệm vừa động thu hồi phù lục, trầm giọng nói: "Tăng thêm tốc độ."

"Bùi sư đệ vẫn không trả lời, có khả năng đã giao thủ với bên Úc."

Yến Minh Họa đang trầm tư, nghe vậy lấy lại tinh thần, nói:

"Được!"

Hai người lập tức tăng nhanh tốc độ bay, vào lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy tu vi khí tức của mình tăng trưởng.

Bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên, khác với những quỷ vật như "Tất" và "Đề", đỉnh phong của bọn họ là Hóa Thần tiền kỳ.

Cho dù hiện tại hấp thu Bùi Lăng càng nhiều sợ hãi và hận ý, tu vi khí tức của các nàng cũng không thể tiếp tục tăng trưởng.

Nhưng bây giờ... Lại xảy ra chuyện gì?

Ngay lúc hai người nghi ngờ, tình cảnh chung quanh như tranh thuỷ mặc phai màu, nhanh chóng nhòe đi.

Chẳng mấy chốc xung quanh bọn họ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn mênh mông.

Hư ảnh một cửa ra vào hoa mỹ cao lớn lặng yên hiện ra.

Vùng đất chết Chương Quận.

Rừng rậm.

Trong núi thây biển máu, cô mộ đứng sừng sững như trước.

Trước nghĩa địa, mộ bia chữ bằng máu đột nhiên phát ra một tiếng "răng rắc" trong trẻo.

Ngay sau đó, trong cả tòa mộ bia truyền ra tiếng giòn vang liên miên không dứt, vết nứt như mạng nhện lan tràn trên khối bia đá.

Trong giây lát, mộ bia hóa thành một đống đổ nát có to có nhỏ, ầm vang sụp đổ.

Bên cạnh mộ bia, Trấn Tà đại tiên đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một hình dáng tướng mạo suy nhược, áo bào trắng lông chồn.

"Úc" đứng chắp tay, dưới khu rừng ảm đạm, khuôn mặt hắn ta trông rất tái nhợt.

Vẻ mặt hắn ta không còn sầu não uất ức, như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc.

"Bộp, bộp, bộp... ' Bốn tên Tham Nô ăn mặc kiểu gã sai vặt áo xanh khăn vải thô, đang chậm rãi đi tới.

Lúc này, tất cả xung quanh nhanh chóng nhòe đi.

Hỗn độn như thủy triều vọt tới, nhấn chìm tất cả.

"Úc" hơi quay đầu, hư ảnh cửa ra vào nguy nga tráng lệ ở nơi xa xôi trong hỗn độn hiện ra từng chút một.

Kinh thành.

Chính điện hoàng cung.

Bảo tọa nằm trên thểm son cao cao, Bùi Lăng ngồi ngay ngắn bất động, khí tức quanh người lại càng ngày càng mạnh.

Toàn bộ huyết khí, sợ hãi, căm hận, oán niệm trong thiên hạ...

Như thiên hà chuyển ngược, điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn ta.

Đột nhiên, Bùi Lăng cảm giác được một sự khủng bố lớn rất rõ ràng đột nhiên giáng lâm!

Mọi thứ xung quanh nhỏe đi trong khoảnh khắc.

Hỗn độn giáng lâm, bao phủ vạn vật.

Trong khoảng không chỉ còn lại Bùi Lăng một thân một mình cùng bảo tọa dưới người hắn.

Hư ảnh một cửa ra vào hùng tráng hoa mỹ lặng yên hiện ra.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một đoạn lại một đoạn kiến thức sâu không lường được, trúc trắc, điên cuồng rót vào trong đầu óc hắn.

Thời gian dần trôi qua, bảo tọa dưới người hắn như sóng nước nhộn nhạo.

Bảo tọa hơi lay động, chợt hóa thành một pháp tắc tối nghĩa gào thét mà lên, đột nhiên đụng vào thân thể.

Cửa ra vào hùng tráng hoa mỹ kia cũng sáng rõ, bộc phát ra một mảnh ánh sáng nhiều màu đẹp lạ thường, trong nháy mắt hút Bùi Lăng vào bên trong.

Sương trắng đậm đặc như thực chất không ngừng lăn lộn ở phía xa, như nấu như sôi.

Trên khoảng không vùng quê còn sót lại hai cánh cửa cao vút trong mây, hùng tráng uy nghiêm.

Chương 1807: Pháp tắc

Lúc này, cửa ra vào thứ hai như cung điện Tiên gia đột nhiên tản ra khí tức hùng hậu.

Luồng khí tức này xông lên trời không, trong khoảnh khắc ngàn vạn ánh sáng đi khắp tâm phương, vùng quê trống rỗng rõ ràng rành mạch, mỗi một hạt cát đá đều không chỗ che thân, sương trắng dày đặc xung quanh truyền ra tiếng rít lên như núi thở sóng thần, vô số hình bóng quỷ ảnh lay động lấp lóe bên trong, kỳ quái, không yên.

Ánh sáng rực rỡ sáng tỏ như ban ngày, gần như chiếu sáng hơn phân nửa U Tố mộ.

Vô số khí tức tối nghĩa, cường đại, ẩn nấp lộ rõ, vạn quỷ hoảng sợ!

Ngay sau đó, không gian trong cửa ra vào chấn động, đột nhiên Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đi vỡ ra một cái khe: "Tất": "Đề", ra từ bên trong.

Trong mơ hồ, khí tức của "Tất" và "Để" đã tiến thêm một bước. Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đều từ Hóa Thần tiền kỳ đột phá đến Hóa Thần trung kỳ!

Sau khi bọn họ đi ra, lập tức đưa mắt nhìn quanh.

Đã thấy khoảng đất trống rỗng xung quanh vẫn như cũ, nhìn qua thấy ngay, nơi này vắng vẻ không có cái gì hết.

Sương trắng nơi xa ngưng tụ như tường cao, cánh cửa ra vào thứ hai yên tĩnh đứng sừng sững, hoa mỹ nguy nga, tản ra khí tức lớn khủng bố, tai họa lớn hùng hậu... Bọn họ đã thành công thông qua cánh cửa thứ hai!

"Bùi sư đệ đâu?"

"Sao Bùi đạo hữu chưa ra?"

Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa đồng thời hỏi.

"Tất" nghe vậy, nhìn hai người, sau đó nói: "Chủ thượng cần tiếp nhận tạo hóa, sẽ ra muộn hơn chúng ta."

Nghe lời này, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức yên lòng.

Đồng thời cũng xác nhận một việc: Trận tạo hóa này là Bùi Lăng thắng!

Sở dĩ lúc này bọn họ có thể tăng cao tu vi, chắc là một bộ phận của tạo hóa.

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa mở miệng hỏi: "Hồng Phấn tân nương do ta và Lệ yêu nữ giải quyết, các ngươi giải quyết Úc?"

"Tất" nghe vậy lại lắc đầu, nhìn qua "Đề" nói: "Chủ thượng để ta trông coi mộ bia, tự mình đi kinh thành."

"Chắc Đề giải quyết Úc."

Yến Minh Họa và Lệ Liệp Nguyệt lập tức nhìn về phía "Đề", đang muốn hỏi thăm chi tiết, đã thấy "Đề" chậm rãi nói: "Úc ra tay ở kinh thành"

"Sau khi chủ thượng đuổi tới, đúng là có phân phó ta đến lãnh địa của Úc."

"Nhưng ta đi được một nửa đã ra."

"Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì."

Nghe đến đó, Lệ Liệp Nguyệt, Yến Minh Họa và "Tất" lập tức cảm thấy không thích hợp.

Quy tắc trên bia mộ có kỳ hạn khoảng một năm, nhưng hiện tại thời gian trong tiểu thế giới lại chỉ mới qua nửa năm.

"Úc" và Hồng Phấn tân nương lại chỉ giải quyết được một, tại sao tạo hóa lại kết thúc sớm?

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói: "Trước tiên cứ chờ Bùi sư đệ ra."

"Có lẽ Bùi sư đệ biết đã xảy ra chuyện gì."

"Tất" và "Đề" trầm mặc nhẹ gật đầu.

Yến Minh Họa cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn "Tất" và "Đề", do dự hỏi: "Hai vị, không biết Tù nắm giữ pháp tắc gì?"

"Tất" bình tĩnh nói: "Lồng giam."

Lồng giam?

Đó là cái gì?

Yến Minh Họa nhíu chặt mày ngài, lập tức nói: "Ta có ba vị sư huynh trúng thủ đoạn của Tù, không biết có thể nói tỉ mỉ thủ đoạn của Tù hay không?"

"Tất" nhẹ gật đầu, nói: "Tù thích bố trí cạm bẫy, bước vào trong mục tiêu của hắn, thể xác sẽ còn sót lại trong cạm bẫy."

"Nhưng trong vô thức mệnh cách lại bị hắn nhốt vào trong lồng giam"

"Từ nay về sau, Tù có thể để mệnh cách trong lồng giam không ngừng tạo nên thể xác mới, thay đổi đủ loại nhận biết của mệnh cách nguyên chủ, để bản thân sử dụng."

"Nếu người sống trúng chiêu này, có thể chống đỡ bao lâu, phải xem nội tình và ý chí của người sống."

Nghe vậy, Yến Minh Họa nhíu chặt mày ngài, tình huống lúc đó của ba người Phó sư huynh giống hệt điều "Tất" vừa nói!

Ngoại trừ cái đó ra, lúc ấy tiến vào cánh cửa thứ hai, nàng cũng không nhìn thấy ba người Phó sư huynh.

Cho nên, chắc ba người Phó sư huynh trúng thủ đoạn của "Tù" ở ngoài cửa.

Nhục thân của ba người Phó sư huynh vẫn ở trong U Tố mộ!

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên hỏi: "Tu vi của ngươi không khác gì Tù, vậy ngươi nắm giữ pháp tắc gì?"

"Tất" lập tức lạnh lùng nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt, nhưng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn trả lời: "Pháp tắc của ta là..."

Còn chưa nói hết câu, không gian bên trong cánh cửa thứ hai nứt ra, một bóng người chậm rãi bay ra.

Khí tức của hắn bạo ngược, vẻ mặt lạnh lùng, huyền bào phần phật, Huyết Sát quanh quẩn như thực chất, pháp lực quanh người phun trào, đang từ Phản Hư tiền kỳ bước vào Phản Hư trung kỳ... Chính là Bùi Lăng!

"Tất" và "Đề" lập tức khom mình hành lễ: "Cung nghênh chủ thượng!"

Thấy Bùi Lăng bình an vô sự, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa cũng thầm thở phào, đồng thanh hỏi: "Bùi sư đệ, ngươi thế nào?"

"Bùi đạo hữu, tất cả thuận lợi chứ?"

Bùi Lăng lơ lửng giữa không trung, không đáp lại bất kỳ điều gì, lúc này cánh cửa thứ hai bắt đầu chậm rãi đổ sụp.

Vết nứt không gian nhanh chóng biến mất, không khí khủng bố xông lên trời ở phía trên cửa lớn cũng nhanh chóng suy yếu.

Ngay lúc vết nứt không gian sắp hoàn toàn biến mất, năm đạo độn quang mau lẹ như sao băng thoát ra từ bên trong ngay lúc nguy cấp.

Người cầm đầu áo bào trắng lông chồn, vẻ ngoài suy nhược như có bệnh, trên gương mặt bốn gã sai vặt thanh sam sau lưng lít nha lít nhít cái miệng, không có bất kỳ đường nét khuôn mặt nào khác.

Chương 1808: Pháp tắc (2)

Chính là "Úc" và bốn tên Tham Nô.

"Úc" khẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc.

Lúc này, vết nứt hoàn toàn khép kín, biến mất không còn tăm tích.

Cánh cửa lớn nguy nga cao ngất cũng âm vang sụp đổi Trong nháy mắt cửa ra vào khổng lồ hóa thành nguyền rủa chi lực mênh mông vô cùng, như một ngọn núi cao vạn trượng đột nhiên đổ sụp.

Nguyền rủa chi lực như thực chất, như dời núi lấp biển gào thét trào lên, rơi xuống toàn bộ U Tố mộ.

Khí thế của không thể đỡ như sóng lớn biển động, lại như thiên hà khuynh đảo khi trụ trời bị bẻ gãy, sôi trào mãnh liệt, gào thét như rồng. Ngàn vạn nguyền rủa tản khắp toàn bộ mặt đất.

Một luồng khói xám đen đậm đặc như thực chất, trong khoảnh khắc nhuộm dần phương truyền thừa chi địa này, còn đang lấy tốc độ vô cùng nhanh xâm chiếm ra bốn phương tám hướng.

Trong sương trắng sền sệt nặng nề lại vang lên tiếng rít che ngợp bầu trời, vô số quỷ ảnh hiện ra bên trong, muôn hình muôn vẻ, trùng điệp giao thoa như ngàn vạn quỷ vật hiện hình.

"Leng keng! Kiểm tra ra lực lượng pháp tắc, nguyền rủa chi lực, hệ thống đưa tặng miễn phí cho ngài..." Ngay lúc này, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Ngay sau đó, phía sau hắn đột nhiên dâng lên một cửa ra vào.

Ngàn vạn độc lâu là nền đá, khô lâu to lớn cao vút trong mây nửa ngồi nâng lên mái nhà trùng điệp nguy nga dày nặng, trên mái hiên dày nặng có một độc lâu to lớn như ngọn núi, hốc mắt đen ngòm lạnh băng nhìn chằm chằm toàn bộ U Tố mộ.

Chính là cửa ra vào thứ nhất!

Nguyễn rủa chi lực lao nhanh tuôn ra, tản ra khắp nơi lập tức nhận sự dẫn dắt cường đại, rối rít dừng xu thế khuếch tán về xung quanh, như dòng sông đảo chiều, liên tục không ngừng quán chú vào trong cửa ra vào thứ nhất.

Sương mù màu xám đen gầm thét xông vào cửa ra vào, Bùi Lăng đạp không mà đứng, ống tay áo phần phật, khí tức quanh người tối nghĩa thâm trầm, không ngừng tăng lên.

Ngay lúc hắn toàn lực hấp thu lực lượng của cửa ra vào thứ hai, một ánh mắt vô cùng kinh khủng lập tức nhìn chăm chú tới.

Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tâm thần chấn động, toàn thân như rơi vào hầm băng, ngay cả ý niệm cũng vô cùng nặng nề, khó mà chuyển động. Dường như tất cả lực lượng của mình tan thành mây khói, chỉ là một con sâu bọ nhỏ yếu bị khối băng vô hình bao quanh.

Sự sợ hãi to lớn đánh vào trong lòng bọn họ.

"Úc" và bốn tên Tham Nô lại không do dự chút nào, lập tức chia ra mà chạy, phi độn về phía năm phương hướng.

Ngay sau đó: "Úc" đột nhiên dừng lại, duy trì động tác đạp không mà đứng, không nhúc nhích như pho tượng.

Vẻ mặt như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc trên mặt hắn ta lập tức rút lui, một lần nữa hóa thành vẻ buồn bực.

Lít nha lít nhít cái miệng trên khuôn mặt bốn tên Tham Nô thoáng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ mặt như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc.

Nhưng ngay sau đó, động tác của bốn tên Tham Nô cũng càng ngày càng chậm chạp.

Trên mặt ba tên Tham Nô trong số đó, làn da không ngừng nhúc nhích biến hóa như nước chảy, lít nha lít nhít cái miệng lại hiện ra.

Vẻ mặt một tên Tham Nô sau cùng vẫn như cũ, nhưng tốc độ lại lập tức tăng lên, bay lượn đi như điện xạ.

Trong nháy mắt tên Tham Nô này xông vào trong sương trắng, nhưng ngay sau đó nó trực tiếp ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích, quanh thân đã không còn chút khí tức nào.

Ngay sau đó, thể xác Tham Nô này ầm vang tiêu tán, hóa thành một bộ phận của sương mù.

Lúc này ánh mắt kinh khủng kia mới thu hồi.

Nguyền rủa chi lực như sương mù màu xám đen giống dòng sông chảy ngược, bị hư ảnh cánh cửa ra vào thứ nhất thôn phệ sạch sẽ như cá voi hút nước!

Lúc này, cánh cửa ra vào thứ ba ở nơi xa chậm rãi lộ ra.

Dây leo huyết sắc mấy người mới có thể ôm hết đột ngột mọc lên từ mặt đất, quấn giao vào nhau, tạo thành một cửa ra vào che trời.

Dây leo mọc ra bướu nhọt trong vặn vẹo quái đản, tràn ngập huyết khí vô cùng đậm đặc, chấn động kinh khủng khiến người ta sợ hãi.

Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, thậm chí chiếu rọi sương trắng xa xa thành màu ửng đỏ nhàn nhạt.

cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện những bướu nhọt lít nha lít nhít kia lại là từng cái đầu khuôn mặt vặn vẹo oán độc, có Nhân tộc, có dị tộc, có yêu quỷ, có thi khôi, có to có nhỏ, nam nữ lão ấu...

Nhiều vô số kể.

Ánh mắt "Tất": "Để", Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức bị cửa ra vào thứ ba này hấp dẫn.

Ngay lúc này, khí tức quanh người Bùi Lăng trì trệ kịch liệt tăng vọt, lại thành công đột phá đến Phản Hư trung kỳ.

Hắn lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể lưu chuyển mãnh liệt như thủy triều, gào thét dâng lên, đủ loại cảm ngộ ùn ùn kéo đến, cùng xông lên đầu.

Chẳng mấy chốc, khí tức của hắn bị hệ thống điều khiển chậm rãi thu liễm, hư ảnh cửa ra vào thứ nhất cao lớn nguy nga sau lưng chầm chậm kiềm chế, chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

"Leng keng! Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Chương 1809: Phản Hư trung kỳ

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Phản Hư trung kỳ, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp sáu lần..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ, hệ thống đang đưa tặng miễn phí cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, tiếng nhắc nhở liên tiếp dày đặc, trong lòng Bùi Lăng bình tĩnh.

Tiểu thiếp chưa về nhà chồng của cấm kỵ cũng bị hắn vừa kéo vừa ôm, hiện tại dù hệ thống có đưa tặng đạo lữ hiếm lạ cổ quái gì cho hắn, hắn cũng không còn dao động nữa.

Dù sao, hiện tại hắn đã lấy được hai tạo hóa do "Chú" để lại, trước khi hắn tiến vào cánh cửa thứ ba, cấm kỵ sẽ không động đến hắn.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng thấy mình bị hệ thống điều khiển, từng bước một đi đến cánh cửa thứ ba.

Hắn lập tức khẽ giật mình, hệ thống muốn đưa tặng đạo lữ trong cánh cửa thứ ba?

Thấy Bùi Lăng đột nhiên đi đến cánh cửa thứ ba: "Tất": "Đề", Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức đi theo phía sau.

Thấy cảnh này, cuối cùng "Úc" đã lấy lại tinh thần, lần này vào cánh cửa thứ hai, hắn ta suýt nữa bị "Nghịch" hoàn toàn thay thết Cũng may trở lại U Tố mộ, vị kia sau lưng hắn ta kịp thời ra tay...

"Úc" ngẩng đầu nhìn Bùi Lăng, lập tức không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi theo.

Vùng bỏ hoang mênh mông không có một ngọn cỏ, nơi xa sương trắng dày đặc lăn lộn như biển, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, gào thét ngang dọc, ba tên người sống và ba tên người chết đều nhỏ bé như sâu kiến, sắp xếp thành đội ngũ thưa thớt đi đến cửa ra vào thứ ba.

Lúc đi được một nửa, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên sinh ra một sự rung động khó mà miêu tả, ngay sau đó khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng ngã xuống.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần đưa tặng miễn phí này thất bại, lần sau sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp bảy...

Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên, Bùi Lăng vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, không chút do dự, trong con ngươi hiện ra vô số phù văn nhỏ bé quỷ quái đan xen.

[Vĩnh Chú thần thông] !

Cảm giác tim đập nhanh lập tức suy yếu.

Bùi Lăng cố hết sức đối đầu với nguyền rủa của cánh cửa thứ ba cửa, thời gian dần trôi qua khí tức của hắn ổn định lại, lúc này mới thầm thở phảo.

Phép tính lúc hệ thống đưa tặng miễn phí rõ ràng không bằng lúc tu luyện bình thường.

Thế nhưng, nếu vừa rồi hệ thống kịp đối phó, cũng không lấy nguyền rủa đối phó nguyền rủa giống hắn bây giờ.

Thao tác của hệ thống chắc chắn là trực tiếp huyễn hóa thành "Chú", dùng khí tức của "Chú" để lừa cánh cửa thứ ba. Nhưng nói như vậy... Sẽ diễn biến thành tình hình lúc tiến vào cánh cửa thứ hai, một vị cấm kỵ nào đó trực tiếp ra tay cảnh cáo hắn!

Lúc này hệ thống bị cắt ngang, là chuyện cực tốt với Bùi Lăng.

Chỉ có điều, hiện tại đường đi được một nửa, lại không thể rút lui.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm hỏi: "Tất, ngươi có biết điều gì về cánh cửa thứ ba không?"

"Tất" nhanh chóng truyền âm trả lời: "Chủ thượng, chúng ta hoàn toàn không biết gì với cánh cửa thứ ba"

Bùi Lăng nhướn mày, sau đó nhẹ gật đầu, truyền âm nói: "Sau khi đi vào, lập tức giải quyết Úc!"

"Tất" không suy nghĩ gật đầu: "Vâng!"

Trong mắt Bùi Lăng lóe lên vẻ lạnh lẽo, hiện tại đối thủ chỉ có một mình "Úc", nhân lúc Hồng Phấn tân nương chưa xuất hiện phải nhanh chóng tiến vào cánh cửa thứ ba!

Thế là, hắn tiếp tục truyền âm cho phe mình: "Tăng thêm tốc độ!"

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã dẫn đầu bước nhanh hơn, bước nhanh về phía trước.

"Tất": "Để", Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa lập tức đuổi theo.

Cách một khoảng cách không xa: "Úc" theo sát phía sau.

Cứ đi về phía trước, chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã đi tới phía trước cánh cửa thứ ba.

Quan sát từ khoảng cách gần, cửa ra vào này tản ra huyết khí nồng đậm như thực chất, như một thác nước máu to lớn hoàn toàn nhuộm dần trút xuống từ bầu trời.

Những đầu lâu như bướu nhọt trên cánh cửa kia nhao nhao xoay đầu lại, dùng ánh mắt oán độc âm u lạnh lẽo nhìn chăm chú khách không mời mà đến.

Áp lực cực lớn như ngọn núi băng vạn năm ầm vang rơi xuống.

Tất cả người sống và người chết đến gần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía như có một đại họa lớn rơi xuống đầu.

Bùi Lăng đi tới trước cửa, bước một bước vào bên trong, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Tất: "Để", Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa cũng bước vào trong cửa, lại lập tức xuất hiện ở phía sau cửa, cảnh tượng xung quanh vẫn như cũ, bọn họ không tiến vào trong cánh cửa!

Lúc này: "Úc" cũng cất bước, bước vào bên trong cánh cửa, hắn ta cũng xuất hiện ở sau cửa giống bốn người trước mặt, không thể tiến vào trong cánh cửa thứ ba.

Cả đám người đều khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đều cảm nhận được tim đập nhanh mãnh liệt, dường như có một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó sắp giáng lâm!

"Tất" thay đổi sắc mặt, lập tức duỗi ra bắp thịt cuồn cuộn, quỷ thủ mọc đầy mắt màu xanh đen đột nhiên kéo một phát trong hư không, tiếng quỷ kêu thê lương réo vang, con mắt trên cánh tay của hắn ta lập tức biến mất, trong hư không mở ra từng huyết mâu màu đỏ thắm nhanh chóng cố định một mảnh nhỏ không gian, hai tay "Tất" dùng sức, lập tức xé ra một kẽ nứt không gian như xé rách vải vóc.

Chương 1810: Không thể truyền ra ngoài

Một cơn gió lạnh màu xám đen sinh ra trên đất bằng, gào thét như nước thủy triều, trong khoảnh khắc cuốn "Đề", Lệ Liệp Nguyệt cùng Yến Minh Họa vào trong kẽ nứt.

"Tất" cũng hóa thành một đạo độn quang xanh đen, trốn vào kẽ nứt.

Ngay sau đó, kẽ nứt lập tức khép lại, biến mất không thấy gì nữa.

"Úc" quay đầu lại nhìn cánh cửa thứ ba huyết khí cuồn cuộn, quái đản kinh khủng, trên khuôn mặt sâu não uất ức hiện ra vẻ không cam lòng và buồn bực, sau đó bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất.

Cơn gió lạnh tung hoành kêu khóc, trên vùng bỏ hoang mênh mông, dấu chân người sống và người chết nhanh chóng bị cát bụi cuồn cuộn che giấu, không để lại chút dấu vết nào.

Trong thác nước máu cuồn cuộn, cửa ra vào xen lẫn dây leo to lớn, bướu nhọt từng đống, ngàn vạn đầu lâu cúi đầu không nói, dấu vết loang lổ.

Giống như từ năm tháng vô tận trước đó đã sừng sững ở đây.

Giống như sau năm tháng vô tận, nó vẫn không hề bị lay động.

U Tố nộ.

Sương trắng sền sệt như vải thun trùng điệp rủ xuống, che lấp ánh mắt.

Vũng bùn đất hoang, ba bóng người yên tĩnh đứng đó.

Người ở giữa tóc mai hơi sương, dù khóe mắt đuôi lông mày đã hiện ra nếp nhăn vẫn không che giấu được vẻ tuấn lãng, khinh bào buộc nhẹ, khí chất thong dong; người bên trái hoàng bào kim quan, trong ung dung hoa quý để lộ ra uy nghiêm rõ ràng; nam tử phía bên phải áo xanh giày đen, ngoại trừ vác một thanh trường kiếm thì không còn bất kỳ trang sức gì.

Chính là Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ.

Bọn họ duy trì động tác đứng thẳng, cứng đờ như gỗ đá, trên dưới quanh người hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì.

Sương trắng lăn lộn, thỉnh thoảng có quỷ vật đi ngang qua bên cạnh ba người, lại không có bất kỷ hứng thú gì với nhục thể của bọn họ.

Dường như ba người chỉ là tảng đá, bùn đất, cành khô có thể thấy được khắp nơi ven đường.

Đột nhiên, sương trắng sôi trào kịch liệt.

Sau một trận mãnh liệt, một đoàn sương mù đặc biệt sền sệt đột nhiên chui ra từ trong sương trắng, nhanh chóng lượn quanh ba người một vòng, sau đó nhanh chóng chui vào trong cơ thể Chung Quỳ Việt Cức.

Xung quanh lại khôi phục sự bình tĩnh.

Một hồi lâu sau, ba người đột nhiên bắt đầu động đậy.

Bọn họ đột nhiên mở mắt ra, bắt đầu bước lui về.

Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng rút lui, từ lúc mới bắt đầu ba người không có bất kỳ khí tức gì, một thân tử khí như người chết trong U Tố mộ.

Bọn họ liên tục lùi lại, từ vị trí ban đầu nhanh chóng xuyên qua đất hoang, xuyên qua trong rừng có giọt nước âm khí nhỏ xuống xung quanh, xuyên qua đầm lầy bùn đất ẩm ướt đen nhánh...

Cuối cùng, ba người lùi đến gần một bến tàu làm bằng gỗ.

Bến tàu này cũng hoang phế, trên vài cột cờ có đèn lồng gió nhẹ nhàng lay động, soi sáng ra mặt biển trống rỗng hoang vu.

Biển sâu.

Hòn đảo nào đó.

Tiếng kèn to rõ sục sôi, trong thôn trang đầy vẻ vui mừng, trước cửa gia đình nào đó treo lụa hồng dán giấy đỏ, người ra vào cười nói nhẹ nhàng, đang tổ chức một hôn sự.

Sau khi khua chiêng gõ trống bận rộn, một cỗ kiệu hoa ăn mặc tỉ mỉ được mọi người vây quanh, do mấy kiệu phu nâng lên, theo tiếng nói to làm ồn ào đầy thôn bước lên hành trình về nhà trượng phu.

Sương mù đột nhiên xuất hiện như thủy triều, gào thét nuốt sống toàn bộ đội ngũ đưa thân.

Âm khí đại thịnh, từng bóng dáng người sống biến mất.

Tân nương trong kiệu hoa vừa tỏ ra lo nghĩ, hỉ khăn đội trên đầu đã tuôn ra dòng máu ào ạt, trong khoảnh khắc nhuộm ướt cả người nàng...

Chẳng mấy chốc, sương mù tiêu tán, quỷ vật xanh đen nâng vạn công kiệu đạp không mà đi.

Trong cỗ kiệu, Hồng Phấn tân nương mũ phượng khăn quàng vai, lông mày nhíu chặt.

U Tố nộ.

Một khu rừng sâu rậm rạp chết héo.

xiềng xích huyết sắc giăng khắp nơi như mạng nhện dày đặc.

Giữa xiềng xích, từng bóng người lớn khoảng ngón cái chi chít khắp nơi, dáng vẻ, vẻ mặt không khác nhau chút nào, không có chút sinh cơ nào đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

"Rầm rầm..."

xiềng xích huyết sắc vốn yên tĩnh đột nhiên sống lại, như bầy rắn nhanh chóng đi khắp toàn bộ trong rừng.

Chẳng mấy chốc một lồng giam to lớn xuất hiện, bao phủ rừng rậm.

Ngay lúc này, một bóng người trong đó nhanh chóng bành trướng, biến lớn, khuôn mặt và khí tức của hắn ta cũng đang nhanh chóng biến hóa.

Trong giây lát: "Tù" mở mắt ra, đưa tay vào hư không kéo ra khỏi một cái lồng cỏ.

Trong lồng cỏ rỗng tuếch.

"Tù" nhướn mày, bóng dáng lập tức biến mất.

Sau một lát, hắn ta đi tới một mảnh đất hoang.

Lúc này ở đây không có cái gì, thậm chí cạm bẫy do "Tù" bố trí trước đó cũng khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa từng có bất kỳ kẻ nào xông vào.

Mệnh cách và thể xác của ba tên người sống bị hắn ta bắt được đều mất đi!

U Tố nộ.

Trà lâu.

Không gian mở ra kẽ nứt: "Tất": "Để", Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa xuất hiện từ bên trong, trong chớp mắt bước vào trà lâu trước mặt, kẽ nứt lập tức khép lại, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa.

"Tất" trầm thấp nói: "U Tố mộ chán ghét khí tức người sống"

"Hai vị người sống, kính xin ở lại trong tòa lầu này, không nên đi ra ngoài."

"Chờ chủ thượng thành công kế thừa tất cả tạo hóa của Vương, lại nghe chủ thượng sắp xếp công việc."

"Nếu không, một khi kinh động vạn quỷ nghi lại nơi đây, hậu quả khó mà lường được."

Chương 1811: Dịch trạm

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt và Yến Minh Họa không thay đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng âm thầm thi triển thủ đoạn kiểm tra trà lâu, không thấy trà lâu có vấn đề gì cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào trong lâu.

"Kẹt kẹt."

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, hai người dẫn đầu đi vào trong lâu.

Hành lang vẫn quạnh quẽ, sương trắng sôi trào mãnh liệt bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, giống hệt với cảnh tượng lúc các nàng rời đi, chỉ là trên ghế không có bóng dáng Mạc Lễ Lan.

Lệ Liệp Nguyệt vừa đi vào bên trong vừa truyền âm cho Yến Minh Họa: "Lô đỉnh ký danh, nếu lần này thành công rời khỏi U Tố mộ, tuyệt đối không thể truyền việc của Bùi sư đệ ra ngoài."

"Chú" từng là một vị cấm kỵ của U Tố mộ, nghe đồn vị cấm kỵ kia đã từng thử qua phi thăng!

Lần này Bùi sư đệ đạt được tạo hóa ở U Tố mộ, mặc kệ có liên quan với phi thăng hay không, đều đủ khiến người ta phỏng đoán.

Một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định hậu họa vô tận!

Thậm chí, rất nhiều lão quái vật đã mai danh ẩn tích nhiều năm sẽ nghe tin lập tức hành động, tìm tới cửa...

Bởi vậy, hiện tại ngoại trừ nàng và tên lô đỉnh này, không thể để người khác biết việc này!

Lúc này, thấy Lệ yêu nữ nói nghiêm túc như vậy, Yến Minh Họa cau lại hàng lông mày kẻ đen, không truyền việc của Bùi đạo hữu ra ngoài? Vậy tiếp theo nàng phải làm thế nào để thuyết phục Kiều sư muội gia nhập?

Dù sao, Kiều sư muội và Bùi đạo hữu cũng được coi là lưỡng tình tương duyệt, chỉ có điều vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chưa từng tu luyện cùng một chỗ.

Đến lúc đó, chỉ cần giải thích với Kiều sư muội một chút là được.

Ngược lại dường như Bùi đạo hữu cực kỳ thích như thế, hơn nữa trước đó ba người cùng tu luyện, nàng đã đồng ý với Bùi đạo hữu...

Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa lập tức lạnh lùng nói: "Không được!"

"Ít nhất phải để Kiều sư muội biết chuyện này:

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lẽo, lập tức nói: "Kiều Từ Quang?"

Yến Minh Họa khẽ gật đầu, nói: "Không sai, Kiểu sư muội và Bùi đạo hữu đã từng bái đường trước mặt mọi người, là đạo lữ được Bùi đạo hữu cưới hỏi đàng hoàng, không cho người khác biết chuyện này còn có thể thông cảm được, lại không thể giấu giếm Kiều sư muội."

Bái đường trước mặt mọi người?

Cưới hỏi đàng hoàng?

Lệ Liệp Nguyệt lập tức khẽ giật mình, trừ nàng ra, Bùi sư đệ còn bái đường với những nữ nhân khác? ?

Vì sao cho tới bây giờ nàng chưa nghe nói đến?

Lúc này, bọn họ đi tới trước thang lâu, Lệ Liệp Nguyệt tập trung ý chí, lạnh lùng nói: "Dù như thế, cũng không thể truyền ra ngoài!"

Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại, nàng và Kiều sư muội nói một ít chuyện tu luyện, chẳng lẽ còn phải nhận được sự đồng ý của Lệ yêu nữ hay sao?

Thế nhưng, yêu nữ ma đạo hành vi cổ quái cũng là chuyện thường, nàng cũng không cần thiết nói nhảm nhiều với yêu nữ này!

Nghĩ tới đây, nàng bình thản nói: "Ta nghe Bùi đạo hữu."

Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Được."

Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đi lên bậc thang.

Đi vòng qua một ngã rẽ, Lệ Liệp Nguyệt nói: "Không biết lúc nào Bùi sư đệ mới đi ra, ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày."

Yến Minh Họa khẽ gật đầu, hiện tại ở nơi nguy hiểm như U Tố mộ, thực lực càng mạnh càng tốt. Nhân lúc này tạm thời an toàn, nhất định phải vững chắc cảnh giới tu vi với trình độ lớn nhất.

Thế là, nàng cũng nói: "Ta cũng dự định tu luyện một phen."

Lúc này hai người đã đi đến lâu hai, Yến Minh Họa tùy ý chọn một gian phòng tu luyện, đi vào bên trong.

Lệ Liệp Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến cửa căn phòng mà nàng đã dùng trước đó, nàng đẩy cửa ra, không phát hiện trong phòng có bất cứ điều khác thường nào, liền đi vào.

Nhưng vừa vượt qua cánh cửa, cửa lớn lại "phanh" một tiếng, tự động khép lại!

Lệ Liệp Nguyệt nhíu mày, lập tức cảnh giác, nhưng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một vị lão giả áo choàng lông, con ngươi đen nhánh, khí tức quanh người thu liễm gần như không có, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đang lẳng lặng nhìn mình!

Là lão tổ!

Lệ Liệp Nguyệt khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức âm thầm thi triển thủ đoạn, kiểm tra thân phận người tới.

Một hồi lâu sau, nàng mới khom mình hành lễ: "Đệ tử Lệ Liệp Nguyệt gặp qua lão tổ!"

Nói xong, nàng còn nói thêm: "Đệ tử và Bùi sư đệ bị hóa thân Tô Ly Kinh chặn giết, đi nhầm vào U Tố mộ. Nơi đây ngăn cách trong ngoài, không thể sử dụng đủ loại thủ đoạn, không biết lão tổ tìm đến như thế nào?"

Sắc mặt Lệ Tân bình tĩnh, thong thả nói: "Bùi Lăng đại đạo Phản Hư, hồn đăng xuất hiện dị tượng, lão phu theo đó tìm tới."

"Lần này tiến vào U Tố mộ là vì đưa ngươi và Bùi Lăng rời đi."

"Bây giờ Bùi Lăng ở đâu?"

Lệ Liệp Nguyệt ngắn gọn nói: "Bùi sư đệ tìm được một tạo hóa, bây giờ đang thu lấy, chỉ sợ tạm thời không thể thoát thân"

Nghe thấy Bùi Lăng đang thu lấy tạo hóa, Lệ Tân khẽ gật đầu, sau đó nói: "Đã vậy, lão phu đưa ngươi trở về trước."

Nói xong, hắn ta cũng mặc kệ Lệ Liệp Nguyệt có đồng ý hay không, quanh thân hai người lập tức hiện ra lít nha lít nhít hồn ảnh, hồn ảnh trùng điệp như thực chất, trong khoảnh khắc đã ảm đạm.

Khi tất cả hồn ảnh đều nhạt như cánh ve, bóng dáng Lệ Tân và Lệ Liệp Nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa.

Chương 1812: Dịch trạm (2)

Trà lâu yên tĩnh đứng sừng sững trong sương trắng.

Dù là "Tất": "Để" đóng quân bên ngoài trà lâu hay Yến Minh Họa ở trong căn phòng cách Lệ Liệp Nguyệt không xa, đều không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Đen kịt một màu.

Đưa tay không thấy được năm ngón.

Nếu không phải đất dưới chân ngưng thực, chóp mũi ngửi được mùi hương hỗn tạp đặc biệt của vùng bỏ hoang, gần như tưởng đã rơi vào một mảnh hỗn độn hư vô.

Bùi Lăng đứng một mình đưa mắt nhìn quanh, trong lòng âm thầm cảnh giác.

Hắn vừa bước vào cánh cửa thứ ba, trong nháy mắt đã tới nơi này.

Bốn phương tám hướng đều là bóng tối mênh mông, loại bóng tối này tuyệt đối không phải ảm đạm không ánh sáng, lấy thị lực của tu sĩ Phản Hư kỳ lại không thể nhìn xuyên qua.

Trong bóng tối như có vô số ánh mắt, ẩn nấp thân hình, dòm ngó hắn.

Hắn thử đi vài bước, phía trước như nơi cực kỳ xa xôi, đột nhiên sáng lên một điểm ánh lửa nhỏ xíu.

Lúc thấy ánh lửa ấy, Bùi Lăng lập tức cảm thấy những thăm dò trong bóng tối hồ giảm bớt mấy phần.

Hắn không do dự, lập tức cất bước, đi về phương hướng đèn đuốc.

Bùi Lăng vừa đi vừa dùng thần niệm lướt qua trong bóng tối.

Nhưng hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt thăm dò, nơi thần niệm đi qua lại là một mảnh trống rỗng, dường như trong bóng tối cũng không có cái gì, tìm không ra bất kỳ một kẻ nhìn lén nào.

Ánh mắt này như thực chất cảm giác uy hiếp ngưng tụ quanh thân, dường như chỉ là ảo giác.

Trên đồng không mông quạnh chỉ có một mình hắn.

Đám người Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa đều không ở quanh đây.

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức quanh người Bùi Lăng bốc lên cuồn cuộn, một khi xuất hiện bất kỳ tiếng động gì sẽ lập tức ra tay.

"Bộp, bộp, bộp..."

Tiếng bước chân lẻ loi trơ trọi quanh quẩn trong bóng đêm, ngoại trừ cái đó ra, không có bất kỳ tiếng động gì, yên lặng như tờ.

Theo Bùi Lăng tiến lên, ánh lửa càng ngày càng gần, cảm giác uy hiếp khắp mọi nơi trong bóng tối cũng không ngừng suy yếu.

Không lâu sau, ánh lửa dân rõ ràng, cuối cùng hóa thành một chiếc đèn lồng treo ở dưới một cánh cửa ra vào màu sắc cổ xưa, ánh sáng mờ nhạt nhẹ nhàng lay động trong màn đêm, như một ngọn lửa nhảy nhót.

Trên cửa treo một tấm bảng hiệu, trên ván gỗ loang lổ là chữ viết không trọn vẹn, chỉ có thể nhận ra hai chữ phía sau: "Dịch trạm."

Trước đó còn hai chữ nữa, hình như một cái trong đó là chữ "Hà), một chữ còn lại đã không còn sót lại chút gì, không thể suy đoán.

Cửa lớn dịch trạm đóng chặt, câu đối xuân trên đó đã phai màu mơ hồ, không thấy rõ lúc trước viết cái gì.

Gió đêm thê lương lạnh lẽo, đèn lồng chập chờn, ánh sáng và bóng tối đan vào nhau, sáng tối không ngừng đan xen, trong dịch trạm một mảnh vắng lặng, vô cùng yên tĩnh.

Nhìn kỹ lại chỉ thấy cánh cửa hơi rung nhẹ, lại không khóa mà chỉ hờ khép.

"Két két"

Bùi Lăng quan sát một lát, đánh ra một đạo khí kình để thăm dò.

Theo tiếng vang rợn người, cửa lớn lập tức mở rộng. Một cơn gió lạnh xen lẫn mùi mục nát cổ xưa nhanh chóng tràn ra từ trong cửa, nhanh chóng tụ hợp vào gió đêm phía ngoài, gào thét mà đi.

Trong cửa không có đốt đèn, trông u ám bối rối.

Đèn lồng dưới tấm bảng lung la lung lay soi sáng ra một mảnh hình bóng lay động, sâu trong bóng tối chỉ có thể thấy trong cửa có một bức tường chắn, che lại tất cả tình cảnh ở nơi càng sâu hơn.

Bùi Lăng không lập tức đi vào mà không chút thay đổi lấy ra thần niệm, nhưng sau khi đảo qua toàn bộ dịch trạm, lại không phát hiện ra điều khác thường gì.

Dường như trong dịch trạm cũng không có cái gì.

Ngay sau đó, trong hai con ngươi hắn hiện ra phù văn đan xen, ánh sáng màu tím tối sáng tắt, nhìn lên phía trên cả tòa dịch trạm, chẳng mấy chốc đã phát hiện nơi đây không có bất kỳ hận ý, ác niệm, nguyền rủa, oán giận gì...

Ngay lúc này, cửa lớn hơi hé mở bị đóng lại một chút.

Theo cửa lớn khép lại, Bùi Lăng lập tức cảm thấy loại thăm dò, ý uy hiếp trong bóng tối dần bắt đầu trở nên mãnh liệt, dường như trong tối tăm có nguy hiểm cực lớn gì sắp đánh tới.

Hắn nhướn mày, lập tức lấy lại tinh thần, đi về phía trước một bước, bước vào cánh cửa.

Sau khi đi vào, vừa đi về phía trước vài bước đã nghe được sau lưng truyền đến một tiếng "phanh".

Cửa lớn đã đóng lại lần nữa.

Tia sáng trên đèn lồng ở cổng bị che chắn, trong cửa lập tức tối xuống. Bức tường kia trắng lóa như tuyết, trong bóng đêm hơi có về oánh nhuận sáng ngời, lúc này lại hoàn toàn không thể thấy rõ ràng chi tiết cụ thể phía trên.

Thần niệm cẩn thận đảo qua xung quanh, Bùi Lăng đi từng bước một vào bên trong, đi vòng qua bức tường, trong tầm mắt là một đình viện nho nhỏ, trái phải đều để ra mặt trống, tô điểm tua cở vũ bảo, chầm chậm lay động trong gió đêm.

Chính giữa lại là một tòa đại đường, trong song cửa sổ tấm bình phong đèn đuốc chỉnh tề.

Tiếng bước chân đặc biệt vang dội trong đình, cả tòa dịch trạm yên tĩnh như chết, dường như chỉ có một mình Bùi Lăng.

Bùi Lăng cẩn thận đánh giá xung quanh, trong đình trống rỗng tường ấm trúc dâu, mặt đất lát đá cuội, trong khe hở mọc lên rêu xanh, mùi hương trăm cỏ lưu luyến tản khắp.

Hắn nhìn quanh một vòng không phát hiện điều gì khác thường, lúc này mới đi từng bước một đến đại đường.

Chương 1813: Tiền bối Tô thị

Giống với cửa lớn dịch trạm, cửa đại đường cũng chỉ khép hờ, còn mở ra khe hở, nhìn qua khe cửa thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, dường như hơi rộng rãi, nhưng chỉ thấy cái bàn bày gọn gàng, lại không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

"Két két"

Bùi Lăng liên tục dùng thần niệm đảo qua bên trong, cách không bắn ra một sợi khí kình, mở cửa ra.

Ánh đèn bên trong lập tức trút xuống, đã thấy một căn phòng rộng lớn hiện ra ở trước mặt hắn.

Mấy chục cái bàn ngay ngắn trật tự bày bên trong, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới lại trống rỗng, không còn ai khác.

Ánh mắt Bùi Lăng đảo qua toàn bộ căn phòng, đi đến cái quây gần cửa.

Cái quầy kia màu sắc tối tăm, cao ngang ngực dựa vào tường, mặt trước có giá đỡ trưng bày đủ loại bình lọ.

Hiên tại một bóng người áo bào đen quấn kín cả người đứng bên trong.

Đối phương giấu hai tay trong tay áo, bao gồm sợi tóc và mỗi một tấc thể xác đều bị áo bào đen che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, không thể phân biệt nam nữ già trẻ, hắn ta cứng đờ đứng đó, dường như đã phát hiện Bùi Lăng, ánh mắt nhìn ra từ bóng đen trong mũ trùm, quanh thân vắng lặng không có bất kỳ khí tức gì, Bùi Lăng đứng trước mặt dùng thần niệm đảo qua lại như một khối đá, một đoạn nhánh cây, không có chút khác thưởng nào.

Ánh mắt đôi bên giao nhau, người áo đen chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn khàn tối nghĩa như đã rất lâu không nói chuyện:

"Ở nơi đầy đủ ba ngày mới có thể đến trạm tiếp theo."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức biết đây là quy tắc trong cánh cửa thứ ba.

Hắn bình tĩnh hỏi: "Vậy ta nên chú ý điều gì?"

Người áo đen khàn giọng nói: "Cung ứng một bát hồn tửu cho mỗi vị khách tới đây."

"Sau khi uống xong, nhanh chóng sắp xếp vào trong phòng"

"Nửa đêm gõ cửa, đừng có mở mắt."

Nghe đến đó, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy cho một bát hồn tửu trước đi"

Người áo đen khẽ gật đầu, sau đó cúi người tìm bên trong quầy hàng, rất nhanh đã nghe tiếng hắn ta mở cửa tủ, lấy bát múc rượu.

Không lâu sau, hắn ta đi ra quây hàng, đặt một cái chén sành thô trên mặt bàn trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng cúi đầu nhìn về phía chén sành, chỉ thấy bên trong đựng rượu đầy tám phần, màu sắc nó đen sì như rỉ sắt, làm người ta không muốn uống nhưng tản ra mùi thơm ngát thấm vào phế phủ, khiến người ta nhẹ ngửi đã cảm giác tâm thần tỉnh táo, đầu óc cũng rung lên.

Hắn liên tục dùng thần niệm đảo qua không sai, mới đưa tay bưng chén lên, lúc đang muốn nếm thử một ngụm nhỏ, trong đình vang lên một loạt tiếng bước chân.

Trong giây lát, một bóng người áo bào tro đẩy cửa vào.

Người đến khuôn mặt đoan chính lại tiều tụy, vẻ mặt chất phác khoác một bộ áo bào màu xám không có chút trang sức ra dáng nào, bên hông buộc một cái Lưu Ly tháp lớn khoảng bàn tay, theo động tác của chủ nhân, từng chút một chiết xạ ngàn vạn ánh sáng.

Ánh mắt Bùi Lăng lập tức nhìn Lưu Ly tháp, Phản Hư hậu kỳ, tu sĩ Luân Hồi tháp.

Tại sao trong cánh cửa thứ ba lại xuất hiện người Luân Hồi tháp?

Đang nghĩ ngợi, đã thấy người áo đen kia lại lấy một bát hồn tửu, đưa đến trước mặt tu sĩ Luân Hồi tháp.

Tu sĩ Luân Hồi tháp không do dự chút nào, trực tiếp bưng lên, uống một hơi cạn sạch.

Ngay sau đó, phía cửa lớn lại vang lên tiếng động.

Lại có một tu sĩ nhanh chân đi vào, về ngoài người này như trung niên, sợi tóc lại là đen trắng trộn lẫn. Hắn ta xõa tóc chân trần, tay áo bồng bềnh, khí chất cử chỉ đều cực kỳ thoải mái, rất có ý xuất trần, dường như vạn sự vạn vật trong thiên hạ đều không thể quanh quẩn trong lòng hắn ta, tràn ngập vẻ tiêu dao tự tại.

Bùi Lăng nhướn mày, lại là một vị tu sĩ Phản Hư hậu kỳ!

Hơn nữa, khí chất thần vận của đối phương rất tương tự với đám người Mộng Hối lão ma, Tuyệt Tâm Tử, nếu không có gì bất ngờ chắc là người Vô Thủy sơn trang!

Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang...

Tu sĩ hai đại ma môn...

Lúc này, tu sĩ Vô Thủy sơn trang gọn gàng dứt khoát đi đến một cái bàn gần tường ngồi xuống.

Người áo đen lại đi vào trong quây lấy một bát hồn tửu, bưng lên cho hắn ta.

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang uống một hơi cạn sạch, tùy ý giơ tay áo lên lau miệng.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, lần này tiếng vang rất nhỏ.

Ngay sau đó, có một bóng dáng tinh tế yểu điệu, tóc cao búi vây dài xuất hiện phía dưới đèn đuốc.

Người đến búi gọn gàng mái tóc đen, buộc vào một đỉnh hoàng điểu bách hoa quan vàng ròng, mặc váy ngắn màu cây nghệ thêu hoa văn bảo bối quấn nhánh, áo khoác tay áo rộng màu đen hoa đỏ, cánh tay kéo gấm lụa. Ánh lửa mờ nhạt soi sáng ra khuôn mặt tinh xảo như vẽ của nàng, eo thon khuôn mặt như hoa, diễm sắc tuyệt thế, lại là một nữ tu có dáng vẻ khuynh thành.

Thoạt nhìn nàng đang độ tuổi đào mận, dáng vẻ yên tĩnh nhàn nhã, mắt đẹp sóng ngang, trong đôi mắt như có ngàn vạn ngôi sao, lúc nhìn quanh chiếu sáng rạng rỡ.

Chỉ có điều, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sắc mặt tên nữ tu này rất trắng nõn, trắng nõn đến tình trạng trắng bệch, trông như được chế tác từ giấy tuyên, không có chút huyết sắc nào.

Quanh người nàng mơ hồ truyền đến sự lạnh băng vô tận, không có chút sinh cơ người sống nào, dường như một bộ nữ thi biết động đậy.

Chương 1814: Kiến thức cấm kỵ

Khí tức tối nghĩa thâm trầm rõ ràng là Hợp Đạo.

Ánh mắt Bùi Lăng lập tức nhìn vào nữ tu Hợp Đạo này, đây là một vị tiền bối Trọng Minh tông!

Hơn nữa, nhìn khí tức lại có chỗ tương tự vi diệu với Tô Ly Kinh...

Là người Chẩm Thạch Tô thị!

Ngay sau đó, người áo đen cũng lấy một bát hồn tửu cho nữ tu Trọng Minh tông, đưa đến trên mặt bàn trước mặt nàng.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn bưng chén sành lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Hồn tửu vào bụng lạnh băng như đao, như một sợi dây rét lạnh một đường cắt xuống từ trong cổ hắn, cùng lúc đó hắn không hề cảm thấy đau khổ, chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo trước nay chưa từng có, lúc mơ hồ hồn phách cũng chậm rãi lớn mạnh một chút.

Dường như lúc trước hắn từng dùng linh tửu, thiên tài địa bảo tốt nhất, cũng không sánh nổi chén hồn tửu này.

Nhưng ngay lúc này Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy đèn đuốc toàn bộ dịch trạm tối sầm lại.

Ánh mắt của tu sĩ Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang lập tức nhìn về phía Bùi Lăng.

Ánh mắt hai người mắt sáng như đuốc, ẩn chứa trùng điệp uy áp và ác ý, Bùi Lăng lập tức phát hiện rất giống với ánh mắt thăm dò mình trong bóng tối trước khi tiến vào dịch trạm!

Bùi Lăng lập tức đứng dậy, lại đã thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], sau đó chạy tới căn phòng trong dịch trạm.

Mặt đất nổi lên từng gợn sóng như mặt nước, trung tâm gợn sóng duỗi ra từng cái huyết thủ, túm chặt lấy hai chân hắn.

Ngay sau đó, huyết thủ nhanh chóng leo trèo, chụp vào toàn thân hắn.

Bùi Lăng lập tức quay đầu, nhìn về phía tu sĩ Vô Thủy sơn trang, đã thấy khí tức quanh người tên tu sĩ Vô Thủy sơn trang này biến ảo, sắc mặt thoáng chốc vô cùng quỷ dị, giọng nói vô cùng khát vọng mở miệng: "Tiên hạ đẳng..."

Vừa nói xong, tu sĩ Vô Thủy sơn trang hơi sững sờ, lại đột nhiên quên mình muốn làm gì.

Ngay sau đó, rất nhiều huyết thủ quanh người Bùi Lăng lập tức rút lui.

Hắn không do dự chút nào, tiếp tục chạy tới cửa sau.

"Ầm!"

Bùi Lăng đè một tay chạm vào vách tường, cứ thế ngừng thế đi, lại suýt nữa trực tiếp đụng vào tưởng.

Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cửa sau ở vị trí nghiêng phía sau, mình vô thức độn nhầm phương hướng!

Là tên tu sĩ Luân Hồi tháp kia ra tay!

Lúc này, cuối cùng nữ tu tiến đến Hợp Đạo kỳ đã bưng lên chén sành, cũng muốn uống một hơi cạn sạch...

Xung quanh Bùi Lăng đột nhiên tràn ngập ra bóng tối đậm đặc như thực chất, cực kỳ nặng nề như mực nước nhanh chóng lan tràn toàn bộ không gian.

Đây là [Minh Thiên Chi Vụ] trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Ngay sau đó, [Minh Thiên Chi Vụ] bắt đầu nhanh chóng co vào.

Chẳng mấy chốc, đoàn [Minh Thiên Chi Vụ] lớn hóa thành một viên hạt châu màu sắc đen nhánh, lớn khoảng móng tay.

Một bàn tay mềm mại trắng nõn kiều nộn đột nhiên nhô ra, một phát bắt được hạt châu.

Năm ngón tay tinh tế từ từ mở ra, [Minh Thiên Chi Vụ] tan thành mây khói, nhưng bên trong lại không có cái gì.

Ánh mắt nữ tu Hợp Đạo dời khỏi bàn tay mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Ánh mắt của tu sĩ Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang chuyển về phía cửa.

Ánh đèn toàn bộ đại đường càng ngày càng mờ, chẳng mấy chốc tất cả đèn đuốc cùng dập tắt, bóng dáng ba người bị bóng tối nuốt hết.

Phía sau dịch trạm.

Căn phòng trống nào đó ở trong góc hẻo lánh.

"Ầm!"

Cửa phòng bị đẩy ra, huyền bào lóe lên, Bùi Lăng nhanh chóng đi vào.

Đây là một căn phòng khá rộng rãi, bốn vách tường không có bất kỳ đồ trang trí gì, đồ dùng trong nhà rất đơn sơ, chiếc giường tạm bợ trông có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, phía trên là chăn màn phai màu đã không nhìn ra màu sắc ban đầu. Trên mặt đất đầu giường đặt một chiếc đế đèn làm bằng đá, bên trong có chút dầu thắp đang thoi thóp thiêu đốt, miễn cưỡng soi sáng ra hình dáng xung quanh.

Ngoại trừ cái đó ra, không có thứ gì nữa.

Bùi Lăng đứng ở cửa, dùng thần niệm đảo qua phòng không phát hiện bất cứ điều khác thường nào, hắn lập tức trở tay khóa cửa phòng, đi đến bên giường, lúc này nằm xuống.

Ngay chớp mắt hắn nằm xuống, một cảm giác ấm áp truyền đến như cả người ngâm trong nước ấm, đặc biệt thoải mái. Loại thoải mái này không chỉ đến từ nhục thân, càng đến từ chỗ sâu trong hồn phách, dường như thần hồn thể xác đều nhận được một loại uẩn dưỡng không biết nào đó.

Không biết vì sao, Bùi Lăng cảm thấy chỉ cần nằm trên chiếc giường này, bị màn cũ nát vây quanh cũng vô cùng an tâm.

Không lâu sau, bên ngoài như có gió thổi.

"Vù, vù vù..."

Mặc dù cơn gió kia không thổi vào trong phòng, cách cánh cửa, cửa sổ, vách tường cũng không ngừng truyền đến một cảm giác âm u lạnh lẽo, tối nghĩa, hung ác.

Ngay lúc này, ánh đèn vốn rất yếu ớt bắt đầu suy yếu mạnh, dường như toàn bộ dầu thắp đã thiêu đốt gần như không còn.

Trong giây lát, một điểm ánh sáng nhạt cuối cùng dập tắt, trong phòng lập tức rơi vào một vùng tăm tối.

Bên ngoài song cửa sổ dán giấy cũng là một khoảng bóng tối vô biên vô tận.

Dường như tất cả đèn đuốc trong dịch trạm đều dập tắt vào lúc này, không có chút ánh sáng.

Bùi Lăng lập tức nhắm hai mắt lại, thần niệm cũng bị phong bế, không phát hiện được tình huống bên ngoài.

Uống xong hồn tửu, nhanh chóng sắp xếp vào trong phòng...

Chương 1815: Kiến thức cấm kỵ (2)

Đây là người áo đen vừa rồi nhắc nhở hắn!

Đang nghĩ ngợi, trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng vang rõ ràng: "Cốc cốc cốc!"

Có người đang gõ cửa!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức cảnh giác, lại không mở hai mắt ra.

Chỉ coi như đã ngủ, tiếp tục nằm không nhúc nhích.

"Cốc cốc cốc!"

"Cống G06.

"Loảng xoảng rầm! !"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, lúc đầu vẫn chỉ là gõ cửa, chẳng mấy chốc đã biến thành phá cửa.

Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng động không chịu nổi, lúc rung lên bần bật, bụi bặm bay khắp cả phòng.

Bùi Lăng vẫn không rên một tiếng, khí tức quanh người chậm rãi bốc lên, lại đã âm thầm ra tay.

Một khi thật sự có cái gì đi vào trong phòng, sẽ lập tức phục khắc ra sự tồn tại giống hệt với đối phương, cũng tiến vào trong phòng!

Đây là pháp tắc hắn nắm giữ sau khi đại đạo Phản Hư.

Lúc ấy hắn trở về từ con đường sinh tử, hấp thu cánh cửa thứ nhất cùng toà nhà bằng đất kia của "Chúng", hiện tại đã thật sự nắm giữ pháp tắc của "Chúng".

Ngoại trừ cái đó ra, trước đây không lâu hắn đột phá Phản Hư trung kỳ, lại lấy được một pháp tắc từ trong cánh cửa thứ hai!

Lúc lấy được lực lượng pháp tắc này, Bùi Lăng còn chưa kiểm tra, vì vậy tạm thời không thể xác định cụ thể hiệu quả mạnh yếu.

Đương nhiên, tạo hóa khi xông qua cánh cửa thứ hai, không chỉ có pháp tắc này!

Từ trước khi tiến vào cánh cửa thứ hai: "Tất" đã nói với hắn ta, tạo hóa lớn nhất ở cánh cửa thứ hai là tự do ra vào U Tố mộ.

Hơn nữa, nếu vẫn lạc ở ngoại giới, có thể giành lấy cuộc sống mới ở trong U Tố mộ!

Hiện tại Bùi Lăng ở trong cánh cửa thứ ba nhưng không thể làm được việc tự do ra vào U Tố mộ. Chỉ cần thành công thông qua tạo hóa này, chắc có thể làm được như "Tất" đã nói.

Chỉ có điều, cái gọi là sau khi vẫn lạc ở ngoại giới có thể giành lấy cuộc sống mới ở U Tố mộ, lại không có nghĩa hắn có thể trực tiếp trùng sinh.

Mà là tàn hồn của hắn sẽ bị U Tố mộ tiếp dẫn, hóa thành quỷ vật mới ở trong khu vực nguy hiểm này...

Ngoài ra, một tạo hóa cuối cùng trong cánh cửa thứ hai liên quan tới kiến thức cấm kỵ.

Khác với Nhân tộc tu luyện, quỷ vật U Tố mộ chia làm hai loại, loại thứ nhất là sau khi người sống chết đi sẽ chuyển hóa làm người chết; loại thứ hai lại là một đoạn ác niệm đơn độc, thuộc về ác quỷ trời sinh.

Ví dụ như Hồng Phấn tân nương là cái trước; "Chúng" trong nhà bằng đất cũng là loại thứ nhất.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn: "Để" cũng giống vậy.

Nếu sau này Bùi Lăng vẫn lạc ở ngoại giới, lại phục sinh bên trong U Tố mộ cũng sẽ thuộc về cái trước...

Mà "Úc" và Tham Nô là cái sau.

Còn "Tất", hiện tại Bùi Lăng còn không thể xác định đối phương thuộc về loại nào, bởi vì hắn còn chưa thấy pháp tắc của "Tất".

Thế nhưng, chắc chắn "Chú" thuộc về loại thứ hai...

Dựa theo những kiến thức liên quan tới cấm kỵ kia, ở sâu trong lòng mỗi một người sống đều có một ác quỷ.

Những ác quỷ này là nguồn gốc của người chết trong U Tố mộ.

Chỉ có điều, có một vài người sống, hồn phách đặc thù, sau khi bỏ mình, thể xác hư thối, ác quỷ sâu trong lòng phản phệ hồn phách của hắn ta, đạt được sự tự do, hóa thành người chết.

Đây là loại người chết thứ nhất tồn tại.

Còn có một bộ phận người sống, bởi vì đủ loại đau khổ sinh sôi ra ác niệm cực hạn, dưới cơ duyên trùng hợp sớm thả ra ác quỷ trong lòng, từ đó tạo thành quỷ vật loại thứ hai.

Mặc dù cách ra đời của hai loại quỷ vật này khác biệt, lại đều bắt nguồn từ người sống.

[Chú Quỷ đạo cơ] Trúc Cơ chỉ pháp là pháp môn gọi ra ác quỷ trong lòng người sống.

Chỉ có điều, quỷ vật bắt nguồn từ người sống, hơn nữa chỉ là một vài người sống có thể nói là sinh mà không trọn vẹn.

Bởi vậy, chỉ cần là quỷ vật đều không hoàn chỉnh!

Đây cũng là lý do quỷ vật thích ăn huyết nhục người sống, cướp đoạt mệnh cách người sống, đây là do bẩm sinh tất cả quỷ vật đã thiếu hụt, bắt đầu từ lúc sinh ra đã bổ sung cho mình, là hành động bản năng của bọn chúng.

cấm kỵ thì hoàn mỹ vô khuyết!

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng cảm giác được tiếng gõ cửa càng ngày càng gần.

Căn phòng này như đang không ngừng thu nhỏ.

Thời gian dần trôi qua, tiếng gõ cửa gần như ngay bên ngoài màn của hắn. Lúc này, tiếng vang "cốc cốc cốc" lại bắt đầu di chuyển, lúc đầu chỉ ở phương hướng cửa lớn, chẳng mấy chốc lại xê dịch đến bên cạnh vách tường.

Sau một lát, lại đến một phương hướng khác... Không lâu sau, bắt đầu xuất hiện ở nóc nhà...

Bùi Lăng yên tĩnh nằm trong màn không có bất kỳ động tác gì, hai mắt luôn nhắm chặt, pháp lực quanh người vận sức chờ phát động, đã chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Một lát sau, tiếng gõ cửa đột nhiên biến mất.

Bùi Lăng vẫn âm thầm đề phòng.

Nhưng tiếp theo đến sau nửa đêm, lại không có bất kỳ tiếng động gì truyền đến.

Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng cảm thấy xung quanh dần sáng tỏ, một chùm ánh nắng dịu dàng vẩy xuống, chiếu lên mí mắt của mình.

Trong lòng tính toán thời gian một cái, Bùi Lăng nhanh chóng xác định đã qua năm canh giờ, trời đã sáng!

Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, đúng vào lúc này ở cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng động.

"Cốc cốc cốc!"

Chương 1816: Đây mới là bộ mặt thật của ta

Có người không nhanh không chậm gõ cửa, nói: "Khách quan, trời đã sáng, có muốn dùng điểm tâm không?"

"Có bánh nướng mới ra lò, sữa đậu nành mới mài, màn thầu mới hấp"

"Nếu khách quan cần, ta sẽ đưa vào."

Bùi Lăng lập tức dừng động tác, tiếng gõ cửa này...

Người áo đen chỉ nhắc hắn nửa đêm gõ cửa đừng mở mắt, nhưng không nói ban ngày có thể mở mắt!

Không thể mở mắt!

Không thể đi ra ngoài!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục nhắm mắt lại, không để ý tới tiếng động ngoài cửa.

"Khách quan... Khách quan tỉnh chưa?"

"Bánh nướng, sữa đậu nành..."

"Khách quan muốn không?"

Theo tiếng gõ cửa và giọng nói như là tiểu nhị vang lên một lúc, sau đó dần dừng lại.

Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Bùi Lăng không đứng dậy vẫn nằm không nhúc nhích.

Lại qua một lúc, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".

"Chủ thượng," Lần này lại vang lên giọng "Tất", hắn ta trầm giọng nói: "Tối hôm qua ta bị tập kích, hiện tại tổn thương rất nặng, cũng may cắt đuôi được truy binh, phát hiện chủ thượng ở đây đặc biệt tới tham kiến..."

"Tiếp theo phải làm thế nào, kính xin chủ thượng chỉ thị..."

Bùi Lăng nghe vậy nhướn mày, nhưng nghiêm túc suy tư một chút vẫn mặc kệ.

"Tất" là quỷ vật U Tố mộ, trước đó đối phương từng nói hắn ta vốn là người chết, sẽ không thật sự tiêu vong trên mặt ý nghĩa.

Đã vậy, dù "Tất" thật xảy ra chuyện gì cũng không sao.

Hiện ở loại tình huống này, vẫn là giữ tính mạng của mình quan trọng hơn...

Trong phòng không có bất kỳ tiếng đáp lại gì, tiếng gõ cửa và tiếng bẩm báo của "Tất" kéo dài một thời gian ngắn, lần nữa dừng lại.

Lại qua một đoạn thời gian rất dài, cửa lại bị gõ vang.

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa đơn điệu kiên trì không ngừng vang lên, lại không có giọng bất kỳ người nào.

Bùi Lăng nhắm mắt nằm, không hề bị lay động.

Thời gian dần trôi qua, tiếng gõ cửa càng ngày càng nhỏ.

Ngay lúc tiếng gõ cửa sắp biến mất, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết đau khổ của một nữ tử: "A! !"

Trong màn, Bùi Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, là giọng Lệ sư tỷ!

Lệ sư tỷ cũng tới dịch trạm này?

Hay... Đây là cạm bẫy?

Chỉ do dự một chớp mắt, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, hắn không thể cược!

Hiện tại hắn còn có một viên Thiên Thương Lệ mà sư tôn Dược Dạ Thư cho, nếu là cạm bẫy thật, nhiều nhất chỉ chết một lần.

Nhưng nếu Lệ sư tỷ xảy ra chuyện... Nơi này là U Tố mộ, thủ đoạn cải tử hồi sinh bình thường vô dụng ở chỗ này.

Không hề chậm trễ chút nào, lúc Bùi Lăng xoay người ngồi dậy đưa tay chộp một cái, đã nắm Cửu Phách Đao trong tay, khí tức quanh người bốc lên, pháp lực Phản Hư kỳ lập tức lưu chuyển toàn thân, đã chuẩn bị sẵn toàn lực ra tay, hắn lập tức mở hai mắt ra.

Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình vẫn đang nằm, Cửu Phách Đao còn đang uẩn dưỡng trong cơ thể, không lấy ra.

Không gian xung quanh nhỏ hẹp, cái gọi là giường chiếu, màn, căn phòng đều biến mất không thấy, trên dưới trái phải trước sau đều là tấm ván gỗ cũ nát.

Hắn không phải nằm ở trên giường, mà nằm trong một bộ quan tài!

Bùi Lăng khẽ giật mình, lập biết mình trúng kế nhưng trong lòng lập tức nhẹ nhàng thổ ra.

Trong quan tài tràn ngập âm khí như thực chất, hoàn toàn ngâm hắn ở giữa.

Một luồng ác ý vô cùng mãnh liệt với người sống lập tức bao phủ tới như mây đen.

Bùi Lăng nghiêng đầu nhìn đã thấy một nữ tử môi đỏ răng trắng, hoa phục tóc xanh từng tầng như mây đang nằm cùng hắn trong một cái quan tài.

Nữ tử này sắc mặt sáng ngời, xinh như trăng sáng, váy cẩm tú tinh tế xếp chồng uốn lượn, tán hoa vàng ròng cài trên búi tóc lóe ra một chút xíu ánh sáng vàng. Cho dù màu da tái nhợt như tờ giấy không có chút khí tức người sống nào, cứ như xảo người giấy do thợ thủ công dùng tâm huyết làm ra, lại không che giấu được vẻ đẹp tuyệt thế, là tiền bối Tô thị... Vị nữ tu Hợp Đạo từng thấy trong đại đường dịch trạm trước đó!

Lúc này, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nữ tu đang đối diện với Bùi Lăng.

Trong đôi mắt đẹp sóng sánh đều là ác ý hùng hậu.

Huyễn tượng vừa rồi là bút tích của nàng!

Bùi Lăng lập tức đứng dậy muốn trực tiếp bỏ chạy, nhưng độn pháp lại không thể xuyên qua quan tài, mà đưa tay đẩy nắp quan tài, cái nắp không nhúc nhích tí nào.

Quan tài đã bị đóng đinh!

Hắn thay đổi sắc mặt, còn không kịp thử những cách khác, chỉ chậm trễ chút thời gian đó nữ tu đã duỗi ra hai tay cũng tái nhợt lạnh băng như khuôn mặt, một phát bóp cổ họng Bùi Lăng.

Cảm giác hít thở không thông như thủy triều vọt tới, lạnh băng, rét lạnh, tĩnh mịch, kinh khủng... Khí tức tử vong đột nhiên giáng lâm.

Hai tay Bùi Lăng lập tức bắt lấy cổ tay nữ tu Hợp Đạo muốn cưỡng ép đẩy hai tay của đối phương ra, nhưng lực lượng của nữ tu cực kỳ cường đại, dù Bùi Lăng dùng sức thế nào cũng như vòng sắt vẫn kẹp lại cái cổ hắn, không buông lỏng chút nào khiến hắn không thể tránh thoát.

Lúc này, Bùi Lăng cảm thấy trong thể xác không có chút sinh cơ nào của nữ tu Hợp Đạo như cỏ cây nảy mầm, xuất hiện một chút xíu sinh cơ.

Sinh cơ rất yếu ớt cũng đang không ngừng mạnh lên.

Cùng lúc đó, mệnh cách Bùi Lăng cũng đang không ngừng xói mòn!

Đối phương đang cướp đoạt mệnh cách của hắn!

Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt hiện ra vô số phù văn đan xen, [Vĩnh Chú thần thông] !

Chương 1817: Đây mới là bộ mặt thật của ta (2)

[Lãng quên chi "Pháp"] !

Vẻ mặt nữ tu Hợp Đạo đang toàn lực đối phó tranh đoạt mệnh cách khẽ giật mình, khí tức nhanh chóng suy yếu nhưng cảnh giới vẫn là Hợp Đạo kỳ.

Nhân cơ hội này, Bùi Lăng tập trung toàn lực, một phát kéo tay trái của nàng ra nhưng ngay lúc hắn muốn tiếp tục tránh khỏi cánh tay phải, khí tức của nữ tu Hợp Đạo đột nhiên lạnh lẽo, dường như trong nháy mắt đã hóa thành một bộ thi thể mất đi tất cả sinh cơ và hoạt tính, sự rét lạnh tản ra.

Động tác của Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng chậm chạp.

Dường như trong nháy mắt đông kết, mỗi một động tác đều rất khó khăn, trên dưới quanh người mọc ra từng khối thi ban nhìn thấy mà giật mình.

Lúc Bùi Lăng sắp hóa thành một bộ thi thể, khí tức của hắn hơi chậm lại, tất cả thi ban quanh người bắt đầu nhanh chóng rút lui, biến mất.

Chẳng mấy chốc, hắn khôi phục như thường, không còn chút thi khí nào nữa.

Trên da thịt tái nhợt kiều nộn của nữ tu Hợp Đạo đang bóp cổ của hắn mọc ra từng khối thi ban dữ tợn đáng sợ.

Nữ tu Hợp Đạo vẫn không thay đổi sắc mặt, hiếm khi nào xuất hiện vẻ ngạc nhiên.

Nàng nhẹ nhếch môi đỏ, cứng ngắc nói: "Đại đạo Phản Hư...

"Đáng tiếc..."

"Phản Hư... Chỉ là Phản Hư..."

"Dù ngươi có pháp tắc che chở... Chỉ là... Là... Kéo dài hơi tàn thôi..."

"Ngươi không thể còn sống rời khỏi nơi đây..."

Lúc đầu giọng nữ tu Hợp Đạo còn như hồi lâu chưa từng nói chuyện, mất tiếng không lưu loát nhưng càng về sau càng nói trôi chảy.

Thấy vị tiền bối Tô thị này mở miệng, Bùi Lăng vừa vận chuyển [Thực Nhật bí lục] chống cự việc đối phương cướp đoạt ăn mòn mệnh cách của mình, vừa gấp giọng nói: "Tiền bối! Ta là hậu bối huyết mạch của ngài!"

"Ta là con cháu Chẩm Thạch Tô thị!"

Nói xong, pháp lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, lại đã âm thầm vận chuyển [Minh Thiên Đại Mộng] !

Cảnh giới của nữ tu này cao hơn hắn một cảnh giới lớn, thuật pháp bình thường không có uy hiếp quá lớn với nàng, chỉ có loại tiên thuật như [Minh Thiên Đại Mộng] này mới có thể kiềm chế đối phương!

Hiện tại Bùi Lăng lấy được tạo hóa trong hai cánh cửa, hơn nữa còn hấp thu hai cánh cửa, trong cơ thể đang có lực lượng pháp tắc để thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] !

Nữ tu Tô thị hơi trợn mắt, dưới lông mi dài như quạt lông, như có ngàn vạn ngôi sao, nàng chậm rãi nói: "Đúng là khí tức Thánh tông ta."

"Nhưng huyết mạch của ngươi không phải người Tô thị ta!"

"Còn nữa, dù đúng là hậu bối Tô thị ta thì tính sao?"

"Mệnh của ngươi có thể giúp bản tọa giành lấy cuộc sống mới, cũng không uổng phí gia tộc bồi dưỡng ngươi một trận!"

Lúc nói chuyện, nữ tu Tô thị tiếp tục bóp cổ họng Bùi Lăng không thả.

Mệnh cách của Bùi Lăng đang liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể nàng, sợi sinh cơ kia lớn mạnh từng chút một.

Giành lấy cuộc sống mới?

Hóa ra đối phương đã là người chết!

Nghĩ tới đây, khuôn mặt Bùi Lăng lập tức xảy ra biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành dáng vẻ Tô Ly Kinh!

Bùi Lăng lập tức nói: "Tiền bối, vừa rồi là ngụy trang thân phận của ta."

"Đây mới là bộ mặt thật của ta!"

"Ta là con cháu Chẩm Thạch Tô thị, Tô Ly Kinh!"

"Tông Chủ đương nhiệm Thánh tông!"

"Trước đây không lâu Minh Huyết tổ sư xuất quan, còn đích thân triệu kiến ta!"

Nói đến đây, Bùi Lăng không biết làm như thế nào bắt chước giọng điệu Tô Ly Kinh, trực tiếp rập khuôn lời hứa mà đối phương cho mình lúc trước, sau khi hơi sửa một chút, một hơi nói: "Kính xin tiền bối nương tay, sau khi về tông, vị trí Tông Chủ Thánh tông tương lai cũng tốt, Thánh tông to như vậy cũng được, đều là của tiền bối!"

"Tô Ly Kinh ta không cần cái gì hết!"

"Tiền bối minh giám! Tô Ly Kinh ta được công nhận là người khí chất rộng rãi nhất thiên hạ, nói là làm!"

"Từ đây chắc chắn tiền bối có thể nắm đại quyền trong tay, huy hoàng vạn năm giống chư vị tổ sư Thánh tông!"

"Tiền bối, cơ duyên lớn như thế ở trước mặt, một khi bỏ lỡ, vạn năm khó gặp."

"Kính xin tiền bối nghĩ lại!"

Lúc Bùi Lăng nói chuyện, bản nguyên, lực lượng, sinh cơ... Tất cả mọi thứ hắn có đều không ngừng suy yếu theo mệnh cách trôi qua, chỉ có điều sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, [Minh Thiên Chỉ Vụ] màu đen dần tràn ngập quanh người hắn.

Đối phương không thể tin tưởng lời nói dối vụng về như vậy!

Chỉ có điều, hiện tại hắn chỉ cần có thể kéo dài chút thời gian là đủ rồi!

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, ánh mắt nữ tu Tô thị nhìn về phía hắn cũng dần hiện ra vẻ nghi ngờ, ngay cả lực lượng trên bàn tay vẫn bóp cổ họng hắn cũng giảm bớt mấy phần.

Khí tức, huyết mạch đều không có vấn đề...

Dường như đây đúng là hậu bối Chẩm Thạch Tô thị nàng?

Tông Chủ Thánh tông...

"Minh Huyết" tổ sư...

Linh thạch... Tài nguyên... Tu luyện...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, nữ tu Tô thị lập tức đầu đau muốn nứt ra, lời nói của Bùi Lăng khiến nàng nhớ tới những ký ức phủ bụi đã lâu, thậm chí sắp hoàn toàn lãng quên.

Cái giá khi diệt sát Tông Chủ...

Hình phạt Thánh tông...

Linh thạch... Tài nguyên...

Tổ sư tức giận...

Trong chốc lát, nữ tu Tô thị cảm thấy đầu mình như bị loạn đao cắt chém, tư duy vô cùng hỗn loạn, đôi mắt như ngậm một dòng thu thuỷ, vừa liếc nhìn đã thấy được vẻ đẹp của nàng cũng dần tràn ngập huyết sắc.

Chương 1818: Hệ thống! Ủy thác!

Khí tức quanh người cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, toát ra về bạo ngược, điên cuồng, hung lệ...

Nhưng chẳng mấy chốc bàn tay nữ tu Tô thị bóp cổ họng Bùi Lăng lại nắm chặt, nàng lạnh lùng nói: "Tô Ly Kinh... Bản tọa sẽ nhớ kỹ hậu bối nhà ngươi..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đột nhiên mỉm cười quỷ quyệt, hai ngón tay đặt ở trước ngực, đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng.

[Minh Thiên Chỉ Vụ] đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt nuốt hết hai người.

Nữ tu Tô thị lập tức kịp phản ứng, bàn tay bóp cổ Bùi Lăng đột nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng "răng rắc" trong trẻo, cái cổ trong lòng bàn tay lập tức bị vặn gãy, cùng lúc đó một tay khác của nàng nhanh như thiểm điện cắt vào bụng đối phương, sau đó dùng sức...

Phốc! !

Theo một tiếng vang trầm, lúc này Bùi Lăng bị xé thành hai nửa.

Dòng máu trộn lẫn thứ đỏ trắng bắn tung toé đầy quan tài, mùi máu tanh đại thịnh, trong chốc lát trong quan tài toàn là máu thịt be bét, chất lỏng đỏ tươi ấm áp tung hoành chảy xuôi, trông vô cùng thê thảm...

Chỉ có điều, nữ tu Tô thị nhanh chóng cảm thấy không thích hợp, mệnh cách của đối phương không tiêu tán, nhưng nàng lại không thể tiếp tục thôn phệ mệnh cách của hắn!

Khí tức của nữ tu Tô thị tăng vọt, đánh một quyền vào nắp quan tài.

Oanh! !

Quan tài lập tức rung lên, toàn bộ cái nắp run rẩy mãnh liệt, dường như ngay sau đó sẽ nhảy dựng lên.

Dưới xương sườn nữ tu Tô thị chợt huyễn hóa ra bốn cánh tay khi sương tái tuyết, phấn trang ngọc trác, những cánh tay này trông như kiều nộn lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Toàn bộ sáu cánh tay nắm chắc thành quyền, đồng thời đánh về phía quan tài.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Quan tài sơn đen không ngừng chấn động, một chiếc đế đèn trưng bày trước quan tài cũng hơi run rẩy theo.

Nhưng dù tiếng động không nhỏ, quan tài lại không có dấu hiệu phá vỡ.

Nhìn tình cảnh trong mộng cảnh này, Bùi Lăng cau mày.

Đã thành công thi triển [Minh Thiên Đại Mộng], cũng nhốt nữ tu Tô thị này ở bên trong.

Nhưng Hợp Đạo chín môn phái lớn còn mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn!

Mộng cảnh này không nhốt được đối phương bao lâu!

Càng quan trọng hơn là đại mộng bị pháp tắc nơi đây ăn mòn, dù tiền bối Tô thị này không giãy giụa, hắn cũng không duy trì được thời gian quá dài!

Đang nghĩ ngợi, trong hiện thực đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa: "Cốc cốc cốc!"

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, tiền bối Tô thị này mới bị hắn kiềm chế, lại có quỷ vật tiếp tục tới gõ cửa!

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là một trong hai vị tu sĩ Luân Hồi tháp hoặc là Vô Thủy sơn trang kia.

Nếu một chọi một, lấy thực lực hiện tại của hắn, tất nhiên không sợ hai người kia.

Nhưng hiện tại hắn cần duy trì [Minh Thiên Đại Mộng], mặc dù có thể phát hiện tiếng động trong hiện thực, nhục thân cũng không có bất kỳ động tác gì.

Nếu không đại mộng vừa vỡ, hắn phải đối mặt với một vị Hợp Đạo chín môn phái lớn, cùng người gõ cửa lúc này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không để ý đến tiếng động trong hiện thực, hơn nữa lập tức đưa tay gõ vào quan tài trong mộng cảnh.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng vang như là tiếng gõ cửa lập tức truyền vào trong tai nữ tu Tô thị.

Ngay chớp mắt nữ tu Tô thị nghe tiếng động này, hai mắt lập tức nhắm chặt, dừng lại tất cả động tác, bốn cánh tay phía sau cũng tan thành mây khói trong chớp mắt.

Nàng giống với Bùi Lăng trước đó, thu liễm tất cả tiếng động, nhắm mắt nằm yên, yên tĩnh như một nữ tử phàm nhân đang ngủ Say.

Thấy tình hình này, Bùi Lăng lập tức nhíu chặt chân mày.

[Minh Thiên Đại Mộng] có thể dùng hiện thực quy tắc trong kéo dài, nếu vừa rồi nữ tu Tô thị chưa kịp phản ứng, hắn có thể dùng cách giống với đối phương vừa rồi để cướp đi mệnh cách của đối phương ở trong giấc mộng, hoàn toàn giải quyết nó!

Nhưng đối phương là người chết trong cánh cửa thứ ba, hiển nhiên càng đáng sợ hơn quy tắc nơi đây.

" [Minh Thiên Đại Mộng] và quy tắc ở chỗ này có xung đột rất lớn"

"Hơn nữa, thực lực của tiền bối Tô thị này quá mạnh, có lẽ bây giờ ta không giết được nàng!"

"Không!"

"Dù có thể giết, cũng phải đoạt lại mệnh cách trước mới được."

"Hiện tại mệnh cách của ta khuyết thiếu, trong thời gian ngắn còn không có việc gì, nhưng một lúc sau..."

"Dùng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] khống chế nàng, để nàng tự trả lại mệnh cách cho ta..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn ra tay chợt do dự.

Lần trước hắn đã dùng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] khống chế Hồng Phấn tân nương, kết quả cuối cùng suýt chịu thiệt thòi lớn!

Mặc dù tiền bối Tô thị này không có thủ đoạn cấm kỵ phòng thân giống Hồng Phấn tân nương, nhưng dù sao đối phương cũng là Hợp Đạo xuất thân Trọng Minh tông.

Chín môn phái lớn uy áp thiên hạ, chiếm cứ địa bàn rộng lớn màu mỡ nhất trong phương thiên địa này, sự chênh lệch của đệ tử bên trong với tán tu bình thường luôn là một trời một vực.

Trọng Minh tông còn dùng cách nuôi cổ để rèn luyện đệ tử.

Tô thị là một trong tam đại thế gia Trọng Minh tông, Hồng Phấn tân nương còn lâu mới so sánh với thực lực của nữ tu Tô thị này!

Một khi hành động lần này thất bại...

[Tâm Ma Đại Diễn Chú] có thể tăng cường nội tình và thực lực của người trúng thuật, chắc chắn tiền bối Tô thị này sẽ lập tức tránh thoát giấc mơ của mình!

Chương 1819: Tiếng gõ quan tài

Đúng vậy, chỉ dùng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] sẽ có nguy hiểm quá lớn!

Không thể phạm phải sai lầm lần trước!

Nhân lúc đối phương còn bị đại mộng khống chế, phải dùng tất cả thủ đoạn khống chế mà hắn đang nắm giữ!

Thật ra hiện tại nghiêm túc nhìn lại, vị tiền bối Tô thị này da trắng như tuyết dung mạo như hoa, nghiên tư diễm chất, một đôi môi son như hoa lựu mới nở, anh đào mới đỏ, làm người ta suy tư. Lúc nhìn quanh, lông mi dài dày như quạt lông khẽ chớp, đôi mắt sáng ngời như làn thu thủy dịu dàng, có thể nói là xinh đẹp tuyệt thế, phong lưu hàm súc, hiện tại đôi bên cùng nằm trong quan tài, ngọc thể thơm ngát gần trong gang tấc, áo ngà váy ràng màu làm nổi bật, càng lộ rõ nhan sắc thịnh thế, xinh đẹp như xuân hoa, hơn nữa còn là tiền bối của Tô Ly Kinh...

Thế là, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] !"

Lúc này Bùi Lăng rất cẩn thận, hắn chỉ có một cơ hội để thử, để cho ổn thoả, đều phải dùng hệ thống tiến hành thao tác toàn bộ [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], [Loạn thần kỳ Sinh Chú] và [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Mặc dù dưới phần lớn tình huống hệ thống đều rất thiểu năng, nhưng ở phần hiệu quả tu luyện này vẫn rất hoàn mỹ...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh, kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh của ký chủ không ở khu phục vụ, hệ thống đưa tặng miễn phí một lô đỉnh mới cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh mới, hệ thống đang đưa tặng miễn phí cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, hắn phát hiện mộng cảnh như mặt kính bị đánh nát, ầm vang vỡ vát, hắn và nữ tu Tô thị cùng trở về hiện thực!

Trong chớp mắt đầu óc Bùi Lăng trống rỗng, sau khi kịp phản ứng lập tức trong lòng hoảng sợ!

Hệ thống giải trừ [Minh Thiên Đại Mộng] mà hắn phải vất vả thi triển ra!

ĐM hệ thống! !

Không có [Minh Thiên Đại Mộng], lấy thực lực hiện tại của hắn, làm sao có thể đấu lại Hợp Đạo chín môn phái lớn!

Lúc này, tiếng gõ cửa càng ngày càng nặng, càng ngày càng thường xuyên.

Ngoài cửa vang lên giọng "Để": "Chủ thượng, ta tới, chủ thượng, ngươi ở bên trong à?"

Nữ tu Hợp Đạo vẫn nhắm hai mắt không nhúc nhích, thần niệm hoàn toàn thu vào trong cơ thể, không hành động chút nào như căn bản không biết mộng cảnh đã được giải trừ.

Bùi Lăng cũng nhắm mắt nằm yên, thần niệm bị pháp tắc nơi đây phong bế, không nhìn thấy cái gì.

Hiện tại hắn chỉ hy vọng vị nữ tu Hợp Đạo kia nhanh chóng bóp cổ hắn, cắt ngang hệ thống tu luyện!

Nếu không, một khi hệ thống đưa tặng lô đỉnh thành công, đối phương sẽ đánh hắn chết tươi, hệ thống cũng không dừng uỷ thác!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lập tức cảm giác được mình giơ tay lên, chạm đến một thân thể mềm mại lạnh băng.

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Đưa tặng lô đỉnh thành công, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, nếu có thể hiện tại hắn sẽ lập tức mở hai mắt ra, để con quỷ vật thứ hai phía ngoài đi vào, để quỷ vật kia cắt ngang mình!

Đối phó hai quỷ vật, không! Dù lấy một địch ba cũng tốt hơn tình huống chở chết hiện tại!

Ngay sau đó, hắn cảm giác được tay trái của mình đột nhiên duỗi ra, sở đến một đoạn đường cong lạnh băng chập trùng như tạo hình từ hàn ngọc, lạnh buốt thấu xương nhưng lại mềm mại như mây, tay phải của hắn lại nhanh chóng cởi thắt lưng của mình.

Đệt!

Vốn hắn cũng không phải đối thủ của vị tiền bối Tô thị này, mà bây giờ lại càng không đánh trả được!

Làm sao bây giờ?

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng lo lắng, nhưng sự giết chóc đã đoán trước cũng không xảy ra.

Nữ tu Tô thị không nhúc nhích nằm ở bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ bình ổn, mặc cho bàn tay Bùi Lăng tuỳ tiện đi khắp trên người mình...

"Cốc cốc cốc!"

"Loảng xoảng rầm!"

Tiếng gõ cửa nhanh chóng từ thường xuyên biến thành nóng nảy phá cửa, giọng "Đề" không ngừng vang lên: "Chủ thượng, ngươi ở bên trong à?"

"Chủ thượng, vì sao ngươi không nói lời nào?"

"Chủ thượng, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì?"

Dường như phát hiện thân phận này không thể đả động Bùi Lăng, chẳng mấy chốc giọng "Đề" biến mất, ngoài cửa vang lên một giọng nói mềm mại ngọt ngào khác: "Bùi đạo hữu, ngươi ở bên trong sao?"

Là Yến Minh Họa!

Nàng không nhanh không chậm gõ cửa: "Đạo hữu, ta có việc bàn bạc với ngươi, không biết có thể cho ta đi vào gặp mặt?"

"Sắc trời đã sáng, sao đạo hữu còn đóng cửa không ra?"

"Mấy ngày nay ta tu luyện, trong lòng có cảm giác, muốn luận đạo với đạo hữu một phen..."

Trong quan tài, Bùi Lăng đã cởi tất cả váy áo trên người nữ tu Tô thị, vẻ mặt nữ tu Tô thị sát ý lạnh thấu xương, quanh người không ngừng tản ra ý lạnh.

Nhưng tiếng gõ cửa không ngừng, nàng lại không dám mở mắt chút nào, cũng không dám làm ra chút động tác phản kháng.

Chương 1820: Tiếng gõ quan tài (2)

Hiện tại nàng trúng thuật pháp của hậu bối Tô Ly Kinh này, dường như tất cả quy tắc đều thay đổi, người không thể mở mắt biến thành nàng! Chỉ cần một bước đạp sai, vất vả đợi ngàn năm đều hóa thành hư không, mình cũng hoàn toàn tiêu vongl Nhẫn nại!

Phải nhịn!

Đang nghĩ ngợi, nữ tu Tô thị chợt cảm thấy thân thể đau xót...

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy một cảm giác lạnh buốt và sảng khoái khó mà miêu tả, trong nháy mắt truyền khắp mỗi một chỗ ngóc ngách trên dưới cả người...

[nơi đây có 1565 ký tự hài hòa.] Trọng Minh tông.

Bí cảnh.

Trong rừng rậm âm trầm, đột nhiên truyền ra tiếng động mười mấy gốc cự mộc che trời bị đụng gãy.

"Rống!"

Yêu thú cực lớn như núi cao lăn xuống trên mặt đất, máu tươi rơi xuống như mưa, ngửa đầu phát ra tiếng gầm thét không cam lòng.

Trên mặt đất mấp mô, rừng rậm ở chỗ xa hơn đã không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một cái hố sâu to lớn, dấu vết thuật pháp trải rộng, suối ngầm dâng trào, cát đá lăn xuống, bụi mù tùy ý tràn ngập.

Khí tức yêu thú bừng bừng phấn chấn, thực lực Nguyên Anh kỳ lộ ra rõ ràng không bỏ sót, vết thương chồng chất quanh người nó, vài chỗ đã lộ ra xương cốt trắng hếu.

Lúc này đang giãy giụa lấy muốn bò lên.

Ngay sau đó, một bóng người yểu điệu dịu dàng nhanh nhẹn rơi xuống, lúc nhẹ nhàng linh hoạt quay người, váy dài nửa che khuôn mặt, búi tóc cao cài châu trâm, dung mạo xinh đẹp, lúc nhìn quanh như kiều nữ khuê phòng, đoan trang tự phụ, váy áo không hề loạn lên chút nào, có vẻ vô cùng thong dong.

Chính là Tô Túy Khinh con cháu Chẩm Thạch Tô thị!

Yêu thú quay đầu, phát ra tiếng gào thét vô cùng cảnh giác về phía nàng, nó liều mạng giãy giụa như còn muốn đánh trả.

Tô Túy Khinh thúy tụ nhẹ nhàng, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng khẽ động, hai thi khôi to lớn toàn thân xanh đen lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng nàng.

Hai thi khôi này như chiến tướng nơi sa trường, đều giáp trụ đầy đủ, dáng người khôi ngô cao lớn bị Tô Túy Khinh điều khiển, sau khi xuất hiện lập tức đưa tay, rút ra cự mộc che trời có chiều cao không khác với mình lắm ở bên cạnh, nhổ bỏ tận gốc, hung hăng nện xuống yêu thú.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Sau một lát, yêu thú ngã vào trong vũng máu, lại không bất kỳ tiếng động gì nữa, lại đã chết đến không thể chết lại.

Lúc này Tô Túy Khinh mới vung tay áo một cái, thi khôi ngừng lại động tác.

Nàng tâm niệm vừa động, lấy ra một viên đan dược từ trong túi trữ vật, sau khi ăn vào đã bắt đầu điều tức.

Lúc này, một bóng người hoa phục hiện ra bên cạnh Tô Túy Khinh, hắn ta cao quan đai lưng rộng, khí chất ung dung là Tô Ly Kinh.

Tô Túy Khinh phát hiện lập tức đứng dậy cung kính hành lễ: "Sư tôn!"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, nói: "Tu vi tiến bộ rất nhanh, không tệ."

Tô Túy Khinh duy trì tư thế hành lễ, cung kính nói: "Toàn bộ nhờ vào tạo hóa mà sư tôn ban cho lần trước, nếu không lấy căn cơ chỉ có Kim Đan tam phẩm của đệ tử, nhiều lắm là ngưng tụ thành Tiên Anh hạ phẩm, dù như thế nào cũng không thể ngưng tụ thành Tiên Anh trung phẩm bây giờ."

Lúc nói lời này, cảm xúc của nàng khẽ sa sút: "Chỉ tiếc, căn cơ của đệ tử quá kém, lại không thể so sánh với chân truyền."

"Càng không nói đến là Thánh Tử...

"Huynh trưởng Tô Chấn Hòa là thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ này của Tô thị ta, lại bị Bùi Lăng làm hại."

"Đệ tử muốn báo thù rửa hận cho huynh trưởng, chỉ sợ đời này vô vọng."

Tô Ly Kinh nghe vậy khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Túy Khinh rất hài lòng.

Lão tổ Tô thị muốn hắn ta thu ba vị hậu bối Tô thị gồm Tô Túy Khinh, Tô Cẩn Cẩn, Tô Ngọc Mân này làm đệ tử thân truyền, trong ba người này, hắn ta lại vừa ý Tô Túy Khinh!

Ngoại trừ Tô Túy Khinh có tư chất tốt nhất, cũng là người cố gắng, càng quan trọng hơn là đối phương rất căm hận Bùi Lăng!

Hắn ta bồi dưỡng hậu bối này, sau đó sẽ là quân cờ tốt nhất để đối phó Bùi Lăng...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh nói: "Có vi sư tự mình dạy bảo, sau này chưa chắc ngươi đã không bằng Bùi Lăng"

"Bùi Lăng xuất thân quê mùa, có thể có thành tựu ngày hôm nay, xét đến cùng là Cửu A Lệ thị dốc toàn lực bồi dưỡng"

"Căn cơ ba tộc Thánh tông còn mạnh hơn sự tưởng tượng của ngươi!"

"Chỉ có điều, tư chất con cháu bình thường khó mà hưởng thụ được thôi."

"Ví dụ như Tô thị ta, đã từng có vị tiền bối cũng là nữ tu giống như ngươi."

"Lúc còn trẻ, tranh đoạt vị trí Thánh Nữ thất bại, lại không cam lòng trầm luân như vậy, từ đây liều mạng tu luyện, lịch luyện"

"Nàng đã giết ra khỏi trùng vây trong sự vây quét của năm tông ngụy đạo, đoạt được cơ duyên vô số lần."

"Từng tiến vào bốn khu vực nguy hiểm rèn luyện bản thân"

"Cuối cùng, lại Hợp Đạo trước Thánh Nữ đời đó một bước!"

"Tên là Tô Tích Nhu."

"Cho dù đến bây giờ, vi sư vẫn rất kính nể nàng!"

"Tô Tích Nhu?" Tô Túy Khinh lập tức mừng rỡ, nhanh chóng ghi nhớ cái tên này.

Các đời Thánh Tử Thánh Nữ Thánh tông đều uy áp một đời, thiên kiêu tuyệt thế vô cùng loá mắt.

Trong cùng thế hệ, một khi bị bỏ xa chính là theo không kịp!

Vì vậy, dù những ngày qua nàng dồn hết sức lực tu luyện, trong lòng cũng vô cùng tuyệt vọng, tưởng mình không thể báo thù rửa hận cho ca ca.

Chương 1821: Tô Tích Nhu

Nhưng vị tiền bối Tô Tích Nhu này có thể làm được, có nghĩa không phải không thể đuổi theo, cũng không phải không thể chiến thắng Thánh Tử Thánh Nữt Chỉ cần mình cố gắng giống Tô Tích Nhu tiền bối, tất cả còn có thểt!

Nghĩ tới đây, Tô Túy Khinh lập tức nói: "Sư tôn yên tâm! Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sau này cũng muốn đi năm tông ngụy đạo lịch luyện! Đi bốn nơi nguy hiểm rèn luyện, cố gắng phấn đấu, tuyệt đối không làm mất thanh danh Tô thị ta!"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, hắn ta rất kính nể tiền bối Tô Tích Nhu.

Khi còn bé, hắn ta đã nghe sự tích của đối phương để lớn lên.

Nhưng trên thực tế, hắn ta không nói một điểm mấu chốt nhất cho đệ tử này.

Bản thân vị Tô Tích Nhu tiền bối kia có thiên phú cực cao, lúc trước cũng vì tốn rất nhiều thời gian tiến vào bốn khu vực nguy hiểm lịch luyện, lúc này mới có cơ hội đuổi theo cùng thế hệ, cho nên bỏ lỡ cơ hội với vị trí Thánh Nữ.

Thật ra, thực lực tu vi của Tô Tích Nhu tiền bối vẫn chèn ép Thánh Nữ lúc đó...

Đương nhiên, hiện tại chỉ cần Tô Túy Khinh có lòng dạ này là được...

Chân tướng như thế nào, căn bản không quan trọng.

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh thản nhiên nói: "Hiện tại vi sư lại truyền cho ngươi một môn công pháp."

Nói xong, hắn ta lấy ra một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa, giao cho Tô Túy Khinh.

Tô Túy Khinh tiếp nhận ngọc giản, cung kính nói: "Tạ ơn sư tôn truyền pháp!"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, sau đó bóng dáng biến mất không thấy.

Tô Túy Khinh thấy thế không kịp chờ đợi đặt ngọc giản lên mi tâm, xem xét nội dung bên trong: " [Ma Ha Sắc Diễn Quyển J2"

U Tố nộ.

Cánh cửa thứ ba.

Trên đất bằng hoang vu, tối tăm đứng sừng sững một tòa dịch trạm lẻ loi trơ trọi.

Hiển nhiên dịch trạm hoang phế đã lâu, không có một ai, phủ bụi bặm thật dày, khắp nơi giăng đầy mạng nhện.

Ở vị trí phía sau dịch trạm trưng bày một chiếc quan tài đen kịt đang không ngừng rung động.

Trong quan tài.

Hai tay nữ tu Tô thị ôm lấy cổ Bùi Lăng, hai chân quấn chặt bên hông hắn, môi đỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan.

Đột nhiên, động tác đôi bên trở nên cực kỳ kịch liệt. Nữ tu Tô thị phát ra một tiếng kêu uyển chuyển cao vút như hồn rít gào, nhưng bên trong lại tràn ngập sự vui vẻ không cách nào miêu tả.

Ngay sau đó, nữ tu Tô thị đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, một chút khí tức lạnh buốt mang theo mùi ngai ngái tụ hợp vào trong cơ thể mình lúc môi lưỡi quấn giao.

Hắn lập tức phát hiện trong thân thể của mình có thêm thứ gì đó nhưng lại như vô hình vô chất, kỳ dị khó tả, có một sự liên hệ khó mà hình dung lại vô cùng chặt chẽ với vị tiền bối Tô thị trước mắt.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, thành công thi triển [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], tiền bối Tô thị đã bị hắn luyện chế thành lô đỉnh!

Ngoài ra, hắn đã đoạt lại toàn bộ mệnh cách, hơn nữa vì thải bổ, tu vi lại có tỉnh tiến.

Tốc độ tu luyện của loại tu sĩ thông qua thải bổ tu sĩ cấp cao mới có được, hoàn toàn không phải công pháp bình thường có thể so sánh.

Không biết tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại khi nào, những tiếng nói mê hoặc kia cũng không tiếp tục vang lên nữa.

Chỉ có điều, thời gian ba ngày chưa tới, Bùi Lăng vẫn không dám mở mắt, cảm nhận thân thể mềm mại lạnh buốt của tiền bối Tô thị đang kề sát vào mình, ngọn lửa trong lòng hắn lập tức dâng lên, một phát đè lên thân thể của đối phương, sau đó lại dùng SỨC...

Tô thị nữ tu "..." một tiếng, sau đó hai tay đè vào vách quan tài, bắt đầu không ngừng thở dốc...

Ngay lúc này, Bùi Lăng đột nhiên truyền âm hỏi: "Tiền bối, ngươi tên là gì?"

Vừa rồi tiền bối Tô thị này mới bị hắn thải bổ đã hết sức phối hợp, hiện tại trở thành lô đỉnh của hắn, chắc chắn sẽ càng an toàn hơn.

Nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn vẫn chuẩn bị thi triển [Loạn thần kỳ Sinh Chú] bất cứ lúc nào.

[Loạn thần kỳ Sinh Chú] chỉ cần lấy huyết nhục của mình làm môi giới, mới có thể thi triển bình thường.

Chỉ là trong tình huống này, hắn vừa tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] xong, cũng không cần cho vị tiền bối Tô thị này ăn huyết nhục của mình, có thể sử dụng.trực tiếp Lúc này, nữ tu Tô thị ghé vào vách quan tài gấp rút thở dốc, ánh mắt mê ly, không biết đã không thể suy nghĩ hay không muốn suy nghĩ, nghe thấy Bùi Lăng tra hỏi lập tức nói: "Tô... Tô Tích Nhu."

Tô Tích Nhu?

Chưa từng nghe nói cái tên này, chắc là một vị tiền bối Chẩm Thạch Tô thị khá xa xưa.

Nghĩ tới đây, bàn tay lớn của Bùi Lăng tùy ý nhào nặn trên người nàng, tiếp theo truyền âm hỏi: "Nói cho ta nghe về tình huống chỗ này đi."

Ánh mắt Tô Tích Nhu tan rã, trong đôi mắt đẹp như làn thu thuỷ tràn đầy sương mù mịt mờ, nhìn lại xinh đẹp còn mang theo chút điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn quên trước đây không lâu còn muốn ngược sát người sau lưng, lúc này thân thể vừa rất phối hợp nghênh hợp đối phương, vừa trả lời: "Cái này... Nơi này có tất cả chín dịch trạm...

Chương 1822: Tiên nhân lạc xuống trần

"Xung quanh... Mỗi dịch trạm... Đều... Có... Có rất nhiều..."

"Sự tồn... Tại giống ta...

"Bây giờ chúng ta... Không có nhục thân... Chỉ có mệnh cách...

"Không phải... Người chết thật sự... Nhưng cũng không phải...

Người sống..."

"Cho nên chúng ta cần... Mệnh cách của người thừa kế Chú... Mới có cơ hội... Giành lấy cuộc sống mới..."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy phải làm thế nào lấy được tạo hóa nơi đây? Làm thế nào rời khỏi nơi này?"

Cánh tay vịn vách quan tài của Tô Tích Nhu không ngừng run run, thở hổn hển trả lời: "Tạo hóa... Tạo hóa là..."

"Đối với chúng ta mà nói, tạo hóa lớn nhất là đạt được... Mệnh cách người thừa kế của Chú!"

"Tạo hóa của người thừa kế, cũng chính là... Mệnh cách của những người nửa đời gần chết chúng ta."

"Chỉ có điều, tu vi của ngươi quá thấp, rất khó làm được..."

"Nơi đây... Có rất ít sự tồn tại có thể giữ được sự tỉnh táo giống ta! Phần lớn tu sĩ nơi này, hoặc là... Đã không thể gọi tu sĩ, đều đã mất đi thần trí, chỉ còn lại... Bản năng giết chóc..."

"Về phần rời khỏi nơi này... Cần... Õ đủ chín dịch trạm mới được..."

Nghe đến đó, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, bây giờ mình đã xe nhẹ đường quen với việc tranh đoạt mệnh cách.

Chỉ là pháp tắc nơi đây rất bất lợi với hắn, hiện tại hắn không thể mở mắt, không thể rời khỏi quan tài này, phải tranh mệnh thế nào?

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng tiếp tục truyền âm hỏi: "Vậy phải làm thế nào thu hoạch được mệnh cách tu sĩ nơi này?"

Thân thể Tô Tích Nhu lay động, trong miệng thở dốc lại không nói thêm gì nữa, dường như không muốn trả lời vấn đề này.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức thôi động [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] đến cực điểm, không chút kiêng dè thải bổ Tô Tích Nhu.

Thân thể Tô Tích Nhu lập tức run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu khó mà chịu được.

Nàng là tiền bối của Tô Ly Kinh này, đã từng là một vị Thái Thượng trưởng lão Thánh tông, từng uy áp Thánh Nữ cùng thế hệ, hiện tại lại nằm trong một bộ quan tài, bị một hậu bối tùy ý thải bổ như lô đỉnh.

Trong lòng nàng rất muốn phản kháng đối phương nhưng thân thể chịu sự kích thích trước nay chưa từng có, lại không có hành động phản kháng, ngược lại theo động tác của đối phương không ngừng nghênh hợp với đối phương, một loại khoái cảm cấm kỵ không thể nói được dần nuốt hết nàng...

Lúc này, Bùi Lăng ngắn gọn truyền âm, nói: "Nói!"

Tô Tích Nhu phát ra một tiếng rít gào xen lẫn vô tận vui thích, sau đó dục niệm hoàn toàn chiến thắng lý trí!

Nàng mở miệng nói: "Tiếng gõ cửa kết thúc, ra ngoài, gõ cửa tu sĩ khác..."

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, lập tức hỏi: "Nói cách khác, hiện tại ta có thể ra ngoài? Có thể mở mắt?"

Tô Tích Nhu nói: "Đúng..."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức muốn kiểm tra nhưng ngay sau đó...

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, dường như có người gõ cửa, lại như đang gõ quan tài.

Bùi Lăng nhướn mày, lúc này không mở mắt, chỉ hung hăng véo trên người Tô Tích Nhu một cái.

"A!"

Tô Tích Nhu lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi uyển chuyển, ngay sau đó thân thể của nàng càng đung đưa kịch liệt hơn...

"Bành bành bành."

Bụi bặm rơi đầy, trong dịch trạm bỏ hoang đầy mạng nhện, quan tài đen kịt không ngừng chấn động...

Hồi lâu sau.

Tiếng gõ cửa đã biến mất.

Bùi Lăng đang ôm chặt Tô Tích Nhu, thấy thế lập tức dừng động tác.

Hắn trực tiếp mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt là một cái màn rất cổ xưa, ngoài màn là căn phòng đơn sơ, bóng tối u ám, sắc trời vẫn không rõ. Hắn nằm một mình ở trên giường, Tô Tích Nhu trong ngực đã biến mất không thấy gì nữa, quan tài cũng biến mất.

Tất cả chuyện vừa trải qua chỉ như một giấc mộng.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, tin tức mà Tô Tích Nhu tiết lộ cho hắn không có vấn đề!

Thế là, hắn lập tức xoay người đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Sau khi Bùi Lăng lặng yên không tiếng động đi tới cửa, thần niệm tản ra từng chút một, phát hiện bên ngoài không người, lúc này mới cẩn thận mở cửa phòng.

"Kẹt kẹt."

Tiếng vang khẽ truyền ra, gió lạnh phía ngoài chưa nhào vào, Bùi Lăng đã sải bước ra khỏi cửa lớn.

Ngoài cửa cũng là một mảnh bóng tối nặng nề, không có đèn đuốc chiếu sáng, lấy thị lực tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng đại khái.

Cũng may Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, sau khi phân biệt một phen, phát hiện hai bên trái phải căn phòng này của mình đều là căn phòng giống nhau như đúc.

Chỉ có điều, phần lớn những căn phòng này đều trống rỗng, cũng không có cái gì. Chỉ có ba gian phòng chia ra truyền đến khí tức của Tô Tích Nhu, Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang.

Bùi Lăng dừng chân im ắng đi đến trước cánh cửa có khí tức Vô Thủy sơn trang, không phát ra tiếng động gì.

Hắn dùng thần niệm quan sát xung quanh, không phát hiện điều thường, lúc này mới đưa tay gõ cửa.

"Cốc cốc cốc... ' Tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếng động ngột ngạt mà có tiết tấu quanh quẩn trong đình.

Xung quanh vắng lặng, trong bóng tối đằng xa như có vô số quỷ mị ẩn nấp chờ đợi, tĩnh mịch kiềm chế, hành động bất cứ lúc nào.

Trong phòng yên lặng, không có bất kỳ đáp lại gì.

Bùi Lăng hơi suy nghĩ một chút, chẳng mấy chốc đã hóa thành dáng vẻ Mộng Hối lão ma, trầm thấp nói: "Ta là Mộng Hối Kim Tiên, trong phòng là vị tiên nhân nào, kính xin ra gặp mặt!"

Tiếng nói rơi xuống, trong phòng yên tĩnh như chết.

Nếu không phải khí tức còn đó, hắn sẽ nghi ngờ không người ở lại.

Chương 1823: Tiên nhân lạc xuống trần (2)

Bùi Lăng nhíu mày lại, trong giọng nói thể hiện rõ vẻ không vui:

"Tiên nhân chúng ta hồn phách phi phàm, mệnh cách càng là vô cùng quý giá, vượt xa sinh linh trong giới hư ảo này."

"Cần gì bị huyễn cảnh tiểu đạo này mê hoặc tâm trí, đến mức bó tay bó chân, không khác gì tiên hạ đẳng!"

"Nếu không phải cảm thấy ngươi có thể đến huyễn cảnh được gọi là nơi nguy hiểm này, chắc hẳn cũng có danh tiếng ở tiên giới, ta đường đường là Kim Tiên, địa vị tôn sùng, thân phận cao lớn, sao có chuyện tự mình đến nhà bái phỏng ngươi?"

"Lại không ngờ ngươi không chịu được như thế"

"Xem ra, cũng chỉ là năm tháng trôi qua đã khiến đạo tâm bị long đong, thần niệm đọa tục, đã không thể trở về tiên giới giống những tiên hạ đẳng coi phương thế giới này như thế giới chân chính!"

"Bên trong chúng ta lại ít hơn một vị!"

"Lúc ta ở tiên giới đã từng mở miệng đề nghị, tiên nhân lạc nhầm xuống trần không thể buông xuôi bỏ mặc, nhất định phải tiến hành thăm dò đạo tâm ý chí của hắn lúc ở thượng giới."

"Nếu không sau khi hạ giới không chịu được hồng trần ăn mòn, vĩnh viễn đọa lạc vào phàm tục mà không biết, chỉ không dưng hại những người đạo tâm không kiên định như các ngươi."

"Khi đó, chư vị Tiên Đế, Hồng Trần Tiên sẽ khinh thường Kim Tiên nhỏ bé."

"Bây giờ xem ra, bản Kim Tiên sau rất nhiều năm tháng, lại người sau vượt người trước, có thể thấy được cùng là tiên nhân, dù thực lực hay đạo tâm cũng khác biệt như ngày và đêm!"

"Cho loại tiên nhân như ngươi cơ hội rèn luyện ở giới này, hoàn toàn là chà đạp nó."

"Nên thành thật ở lại thượng giới, chậm rãi rèn luyện theo năm tháng"

"Không!"

"Ngươi không phải là tiên hạ đẳng, trà trộn vào Vô Thủy sơn trang ta chứ?"

Trên mặt Bùi Lăng lộ ra vẻ nghi ngờ, trầm giọng nói: "Nói ra tôn hiệu của ngươi ở tiên giới, Vô Thủy sơn trang ta là người đứng đầu ở phương huyễn cảnh này, cũng không phải nơi mà tiên hạ đẳng ti tiện có thể trà trộn vào!"

Trong phòng, đơn sơ trống rỗng.

Trên một chiếc giường rách nát, tu sĩ Vô Thủy sơn trang yên tĩnh nằm đó, màn trướng buông xuống, hắn ta không nhúc nhích như một thi thể chết đã lâu, không có chút khí tức nào.

"Chỉ là năm tháng trôi qua đã đạo tâm long đong, thần niệm đọa tục..."

"Đám người chúng ta lại ít hơn một vị!"

"Ngươi không phải là tiên hạ đẳng, trà trộn vào Vô Thủy sơn trang ta chứ?"

"Tiên hạ đẳng ti tiện..."

Nghe những lời này, trên mặt tu sĩ Vô Thủy sơn trang dần lộ ra sát cơ và hận ý sâu nặng.

Hắn ta đã không nhớ rõ Vô Thủy sơn trang mà đối phương nói, thậm chí không nhớ rõ quá khứ của mình, chỉ nhớ rõ mình là vị Tiên Tôn hạ giới lịch luyện...

Phải! Hắn ta là Tiên Tôn!

Hắn ta không sợ cái gì!

Hắn ta căn bản không cần tuân thủ những quy tắc vụn vặt ở hạ giới!

Đây là việc mà những tiên hạ đẳng ngu muội vô tri kia phải làm!

Mình đường đường là Tiên Tôn, theo hầu tôn quý, sao có làm việc giống với đám tiên hạ đẳng kia?

Nghĩ tới đây, tu sĩ Vô Thủy sơn trang biết giọng nói bên ngoài có vấn đề, nhưng vẫn đột nhiên mở hai mắt ra.

Chỉ thấy xung quanh đều là vách quan tài kín không kẽ hở, chật hẹp nhỏ bé, căn phòng đơn sơ và giường chiếu đế đèn đều biến mất, trong bóng tối có một đôi mắt sáng như yêu quỷ đang nhìn mình chằm chằm.

Ngay sau đó, chủ nhân đôi mắt này đột nhiên duỗi hai tay ra, bóp cổ họng hắn ta...

Quan tài đã bị đóng đinh, xung quanh đều là tấm ván gỗ chặt chẽ, không gian chật hẹp chật chội, lờ mờ bực mình.

Bùi Lăng vồ một cái về phía tu sĩ Vô Thủy sơn trang, nhưng ngay chớp mắt bàn tay sắp chạm đến đối phương, toàn bộ bên trong quan tài đột nhiên tuôn ra dòng máu cuồn cuộn.

Từng cái tay xương huyết sắc duỗi ra, chỉ trong nháy mắt đã bắt lấy thân thể và tay chân của Bùi Lăng.

Mùi máu tươi xen lẫn khí tức lạnh lẽo thấu xương truyền đến, cả người Bùi Lăng lập tức khựng lại, ngón tay không thể tiến thêm nửa phần.

Dòng máu như thủy triều nhanh chóng dâng lên, thân thể tu sĩ Vô Thủy sơn trang dần chìm vào trong dòng máu.

"Chú!" Một giọng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ đột nhiên vang lên.

Thân thể tu sĩ Vô Thủy sơn trang, dòng máu trong quan tài cùng những cái xương tay huyết sắc cuốn lấy thân thể Bùi Lăng nhanh chóng mục nát toàn bộ, miệng vết thương nát rữa sinh ra từng cái mặt người tràn ngập oán độc tức giận.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..."

Tiếng cười trộm bén nhọn chói tai vang lên, quanh quẩn trong quan tài nhỏ hẹp.

Trong nháy mắt Bùi Lăng tránh thoát trói buộc, lại vồ một cái về phía tu sĩ Vô Thủy sơn trang.

Không gian trong quan tài vốn nhỏ hẹp, tu sĩ Vô Thủy sơn trang trúng nguyền rủa lại không thể tránh được.

Ngay sau đó, Bùi Lăng một phát bóp lấy cổ tu sĩ Vô Thủy sơn trang.

Mệnh cách của tu sĩ Vô Thủy sơn trang lập tức liên tục không ngừng dũng mãnh lao về phía Bùi Lăng.

Phát hiện tình huống không ổn, tu sĩ Vô Thủy sơn trang đưa tay bắt lấy cổ tay Bùi Lăng, hàn ý lạnh lẽo lập tức xâm nhập vào trong cơ thể Bùi Lăng, thuận theo cánh tay của hắn, lan tràn ra toàn thân hắn.

Trong hai con ngươi Bùi Lăng hiện ra vô số phù văn nhỏ bé đan xen [Vĩnh Chú thần thông] !

Khí tức của tu sĩ Vô Thủy sơn trang nhanh chóng hạ xuống, mặc dù tu vi của hắn ta vẫn là Phản Hư hậu kỳ nhưng dù là pháp lực hay lực lượng đều suy yếu một mảng lớn.

Chương 1824: Ngươi mới là tiên hạ đẳng...

Cùng lúc đó, pháp lực cuồn cuộn quanh người Bùi Lăng, khí tức đột nhiên dâng lên, đột nhiên đã dùng ra [Trường Hận Chú] !

Trong nháy mắt thực lực từ Phản Hư trung kỳ tăng lên Phản Hư hậu kỳ!

Trạng thái này duy trì không được bao lâu, nhưng đối với hắn hiện tại cũng là đủ rồi!

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, hàn ý xâm nhập vào trong cơ thể hắn lập tức bị một pháp lực bành trướng cưỡng ép trấn áp.

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang đang muốn tiếp tục động tác nhưng trong một chớp mắt lại đột nhiên quên sau đó mình phải làm cái gì...

Một kích thành công, Bùi Lăng ra tay cũng dùng toàn lực, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc gì.

Càng ngày càng nhiều mệnh cách chảy vào trong cơ thể hắn, thể xác tu sĩ Vô Thủy sơn trang càng ngày càng suy yếu.

Thấy mình sắp tiêu vong, tu sĩ Vô Thủy sơn trang trầm giọng mở miệng: "Tên ta là Cô Sở Tử, chính là Cô Sở Tiên Tôn"

"Tiên hạ đẳng, ngươi mới là tiên hạ đẳng! !"

Còn chưa nói hết câu, khí tức của tu sĩ Vô Thủy sơn trang đột nhiên bắt đầu tăng vọt, pháp lực nhanh chóng lưu chuyển quanh người, lực lượng hùng hậu quanh người không ngừng co vào, co vào, lại co rúc... Hắn ta muốn tự bạo!

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức toàn lực vận chuyển [Thực Nhật bí lục], tăng tốc độ cướp đoạt mệnh cách đối phương, đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói: "Tiên Tôn chân chính đạo tâm kiên cố như bàn thạch giữa dòng, dù ngàn kích vạn mài cũng không thể lay động"

"Tiên giới huyễn cảnh, đều không có cái gì có thể dao động quyết tâm và ý chí của bọn họ."

"Cũng hoàn toàn không quan tâm sinh tử trong phương huyễn cảnh này."

"Trong lòng bọn họ chỉ có một việc đáng giá coi trọng."

"Đó chính là đạo tâm!"

"Ngoại trừ cái đó ra đều là mây bay, không quan trọng gì"

"Ngươi bây giờ muốn tự bạo, có nghĩa đạo tâm của ngươi tràn ngập sự không cam lòng!"

"Ngươi quá quan tâm thanh bại trong huyễn cảnh"

"Đạo tâm của ngươi đã long đong, lại không tự biết!"

"Bản Kim Tiên đã gặp quá nhiều loại người đọa lạc như ngươi:

"Tiến vào huyễn cảnh lịch luyện, lấy vạn trượng hồng trần của phương thế giới này để rèn luyện tâm mình, chiếu rõ chân ngã, từ đó tìm kiếm cách nhanh chóng tăng lên, vốn là đường tắt của tiên nhân chúng ta."

"Nhưng đối với loại người lúc trước không biết dựa vào thủ đoạn gì trở thành Tiên Tôn như ngươi, cũng như một trận kiếp nạn, đánh các ngươi về nguyên hình!"

"Tiên hạ đẳng là tiên hạ đẳng!"

"Dù cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không giữ được thể thống và khí chất nên có của Tiên Tôn chân chính!"

"Chỉ là huyễn cảnh lại coi là hiện thực, tính toán chỉ li, khí phách tất tranh, không có chút tiêu diêu tự tại nào mà tiên nhân chúng ta nên có, đừng nói tiên hạ đẳng, ngay cả những phàm nhân sớm sinh tối chết trong huyễn cảnh cũng không bằng"

"Phàm nhân còn có lĩnh ngộ lấy gỗ đá chi tâm cảm giác vân thủy chỉ thú, dù thọ nguyên ngắn ngủi, lại có ngộ tính kì diệu. Chỉ có điều bị quản chế trong nhục thân ngắn ngủi, không thể đạt được sự tiêu dao, tự tại chân chính"

"Ngươi lấy danh hiệu Tiên Tôn, tiêu dao tự tại dễ như trổ bàn tay, lại trầm mê huyễn cảnh, sa đọa đến tận đây, không chịu được tạo hóa như thế, đủ để khiến tiên giới hổ thẹn!"

"Tiên giới không có loại Tiên Tôn như ngươi!"

"Ngươi không xứng là Tiên Tôn!"

Nghe vậy, sắc mặt tu sĩ Vô Thủy sơn trang lập tức khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc cơn giận hùng hậu khó mà miêu tả phun lên trong lòng của hắn ta... Huyễn cảnh mà thôi, hắn ta không có không cam lòng!

Hắn ta là Tiên Tôn thượng giới, hắn ta không quan tâm tất cả trận chiến trong huyễn cảnh!

Hắn ta không coi là thật!

Khí tức của tu sĩ Vô Thủy sơn trang chậm rãi lắng lại.

Hắn ta yếu ớt nói: "Ta là Cô Sở Tiên Tôn."

"Tiên Tôn thượng giới!"

"Tiên hạ đẳng, ngươi ham tạo hóa huyễn cảnh, ham mệnh cách của ta, không thể khám phá chân lý giới này, tham lam thành tính... Ngươi... Mới là hạ tiên đẳng!"

"Ngươi là tiên hạ đẳng!"

"Ta là Tiên Tôn, ngươi là tiên hạ đẳng...

"Ngươi... Tiên hạ đẳng..."

Nói rồi nói, giọng Cô Sở Tử càng ngày càng nhỏ, thấy bóng dáng hắn ta đã vô cùng đơn bạc, gần như không còn, Bùi Lăng mở miệng nói ra: "Không sai, ngươi là Tiên Tôn, ta là tiên hạ đẳng"

Cô Sở Tử lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng lại hài lòng, dường như trận chiến đấu này là hắn ta thắng...

Ngay sau đó, vị tu sĩ Vô Thủy sơn trang này hoàn toàn tan thành mây khói, không để lại chút dấu vết nào.

Trong quan tài chật hẹp chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Bùi Lăng thu liễm tất cả khí tức, cảm nhận pháp lực bành trướng mãnh liệt trong cơ thể. Hoàn toàn cướp đoạt mệnh cách của Vô Thủy sơn trang Cô Sở Tử, tu vi của hắn lại tăng lên rất nhiều.

Nhìn qua vị trí Cô Sở Tử biến mất, sắc mặt Bùi Lăng hơi nghi ngờ, người này tu luyện công pháp Vô Thủy sơn trang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vào thời khắc cuối cùng, hắn ta chỉ tính tranh thủ một ít thời gian, sau đó cắt ngang đối phương tự bạo.

Kết quả, đối phương lại trực tiếp từ bỏ chống cự...

Đối phương chẳng những thật sự coi phương thế giới này trở thành huyễn cảnh, mà từ đầu tới đuôi đều quán triệt lý niệm này...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên đã nhận ra điều gì đó, lập tức nhắm hai mắt lại.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ quan tài vang lên.

Ngay sau đó, bên ngoài truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Tô Ly Kinh, là ta"

Là giọng Tô Tích Nhu!

Chương 1825: Tôn chỉ của Luân Hồi tháp

Trong lòng Bùi Lăng lập tức hơi động, Tô Tích Nhu đã bị hắn luyện thành lô đỉnh, hiện tại cố ý qua tìm mình tu luyện?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn mở hai mắt ra, đột nhiên dừng lại động tác, hơi không đúng!

Ngoại trừ Tô Tích Nhu, trong căn dịch trạm này còn có tên tu sĩ Luân Hồi tháp kia.

Trước đó hắn nghỉ ngơi trong phòng mình, nghe được giọng nói bên ngoài quan tài, có Lệ sư tỷ, Yến Minh Họa: "Tất": "Để" và đám người Phó Huyền Tự...

Giọng nói bên ngoài quan tài có thể bắt chước tất cả mọi người biết hắn, lúc này lại thêm một Tô Tích Nhu cũng rất bình thường!

Càng quan trọng hơn là, dù đối phương thật sự là Tô Tích Nhu, cũng chưa chắc đã an toàn.

Hiện tại thủ đoạn mà hắn sử dụng với Tô Tích Nhu, chỉ có [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] và [Loạn thần kỳ Sinh Chú]. Vẫn chưa dùng tới [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Dù sao Tô Tích Nhu cũng là Hợp Đạo Thánh tông, trong tình huống này hắn cần gì phải mạo hiểm?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại không có bất kỳ động tác gì, nằm trong quan tài không nhúc nhích.

"Cốc cốc cốc!"

"Cốc cốc cốc!"

"Loảng xoảng rầm!"

Tiếng gõ quan tài càng ngày càng vang, giọng Tô Tích Nhu không ngừng truyền đến: "Tô Ly Kinh, vì sao ngươi đóng cửa không gặp?"

"Tô Ly Kinh, mở cửa!"

"Tô Ly Kinh, ngươi nghe không hiểu cả giọng nói của ta sao?"

"Thật to gan, dám đối xử với ta như thế!"

"Ngươi... Ngươi thật là một người nhẫn tâm..."

"Mở cửa! Mở cửa nhanh!"

"Tô Ly Kinh, ngươi không dám mở cửa, chẳng lẽ trong phòng che giấu cái gì không dám để ta nhìn thấy?"

Bùi Lăng không có bất kỳ đáp lại gì, yên tĩnh nằm đó.

Dần dần, tiếng gõ quan tài trở nên nóng nảy, giọng Tô Tích Nhu, cũng thay đổi thành giọng Lệ Liệp Nguyệt: "Bùi sư đệ, mở cửa, để ta đi vào!"

"Sư đệ, ta đi rất xa tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không mở cửa sao?"

"Sư đệ đừng làm loạn, ta thật sự có việc... Có việc gấp..."

Nghe lời nói càng ngày càng gấp rút ngoài cửa, Bùi Lăng không mở mắt cũng không có động tác, trong lòng hắn đã rõ ràng, lúc này bên ngoài quan tài không phải Tô Tích Nhu, càng không phải là Lệ sư tỷ, mà là vị Luân Hồi tháp kia!

Chẳng mấy chốc, giọng Lệ Liệp Nguyệt lại hóa thành giọng Yến Minh Họa: "Bùi đạo hữu, ta có việc muốn nhờ, kính xin mở cửa một lần"

"Đạo hữu, ta dẫn theo sư muội đến, tính cách nàng thẹn thùng không dám lên tiếng, kính xin đạo hữu ra gặp mặt."

"Sao đạo hữu lại đóng cửa không gặp? Chẳng lẽ chướng mắt sư tỷ muội ta sao?"

Giọng nói bên ngoài quan tài không ngừng biến hóa, lí do thoái thác cũng theo đó sửa đổi, thời gian rất lâu đủ loại động tĩnh mới dân biến mất.

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ quan tài cũng ngừng lại.

Xung quanh lại khôi phục sự bình tĩnh, Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, đã thấy quan tài lại hóa thành gian phòng.

Căn phòng bày biện đơn sơ, một giường một đèn một trướng đều vô cùng cổ xưa, dường như đã dùng mấy chục năm, tàn tạ mục nát.

Bùi Lãng nhảy lên từ trên giường, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ngoài cửa mơ hồ, trời còn chưa sáng, hình dáng hành lang rất mơ hồ.

Hắn đứng dưới hiên, cẩn thận phân biệt.

Trong phòng bên trái có khí tức tu sĩ Luân Hồi tháp; trong phòng bên phải là khí tức Tô Tích Nhu.

Không do dự chút nào, Bùi Lăng lập tức đi đến cửa phòng bên trái, duỗi tay ra nhẹ nhàng gõ.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng vang trong trẻo có tiết tấu, đẩy ra xa xa trong đêm tối, trong cửa lại không có bất cứ tiếng động gì.

Đối với tình huống như vậy, Bùi Lăng không thấy bất ngờ.

Lúc này suy nghĩ hơi xoay chuyển, hóa thành dáng Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ, trầm giọng mở miệng: "Số trời có Luân Hồi, tạo hóa có tròn và khuyết!"

"Thiên hạ hôm nay linh khí sung túc, thế đạo thái bình, tẩm bổ rất nhiều, đã đến tình trạng không thể tiếp nhận."

"Không thể ngăn cản đại kiếp Luân Hồi, cần có người làm ra tay suy yếu không ngừng tiêu trừ, như thế mới có thể bảo vệ Bàn Nhai giới, mới có thể giúp sinh linh hỏa chủng đời đời truyền lại, không đến mức vì bọn họ tham lam ích kỷ, một khi hủy diệt!"

"Từ trước đến nay Luân Hồi tháp ta lấy chúng sinh Luân Hồi làm nhiệm vụ của mình, bây giờ loạn tượng đã hiện, không thể kéo dài nữa...

"Thánh tháp đã quyết ý mở ra đại chiến thảo ngụy, tru diệt năm phần sinh linh ở phương thế giới này, lấy đó bảo vệ thiên địa Luân Hồi!"

"Kính xin tiền bối đừng chốt cửa ở đây, nhanh chóng đi ra ngoài, cùng chúng vãn bối cử hành hội lớn!"

Trong cửa vắng lặng im ắng, không có bất kỳ đáp lại gì.

Bùi Lăng tiếp tục nói: "Tiền bối, sinh linh thiên tính tham lam, vì ích kỷ mà tồn tại giữa thiên địa như con đỉa, đang hút máu sống qua ngày."

"Nếu không có chúng ta giúp đỡ, phương thế giới này đã sớm hoàn toàn diệt vong"

"Bây giờ Bàn Nhai giới tràn ngập nguy hiểm, tiền bối ở lại đây không đi, chẳng lẽ tiền bối cũng giống những sinh linh ngu dốt kia, quên đi lời dạy bảo của Thánh tháp, chỉ muốn theo đuổi sự trường sinh của bản thân?"

Trong cửa vẫn không có bất cứ tiếng động gì.

Thấy tình hình này, Bùi Lăng không nhịn được khẽ nhíu mày, tu sĩ Luân Hồi tháp này thật sự không dễ lừa gạt như Vô Thủy sơn trang.

Hắn suy nghĩ một chút, lập tức hóa thành dáng vẻ Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh, tiếp tục nói: "Ta là Đại Phù Đồ lệnh đời này của Thánh tháp"

Chương 1826: Thay thế

"Bây giờ Bàn Nhai giới sắp hủy diệt, Thánh tháp cần lực lượng của mỗi một vị đệ tử Thánh tháp, cứu viện thế này!"

"Dù ngươi là đệ tử Thánh tháp một đời nào, hiện tại lập tức đi ra!"

Trong cửa yên tĩnh như không có một ai.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại hóa thành Luân Hồi tháp Đồ Từ, trầm giọng nói: "Trên dưới Thánh tháp đều đã có thể khám phá thế gian, không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu phương thế giới này thái bình vô sự, để chúng ta an tâm."

"Mỗi một đệ tử tiến vào Thánh tháp, đều chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì phương thế giới này."

"Tiền bối ở lại ở đây nhiều năm, chắc đã hoàn toàn quên đi lời dạy bảo của Thánh tháp, quên đi thân là một sứ mệnh Luân Hồi tháp? !"

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, trong cửa không có bất cứ tiếng động tĩnh gì, cứ như tu sĩ Luân Hồi tháp bên trong đã sớm tiêu vong một nửa.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy vô cùng phiền phức, hắn âm thầm thử đủ loại thủ đoạn, nhưng với pháp tắc dịch trạm này, chỉ cần mục tiêu bên trong không mở mắt, hắn không thể vào phòng.

Còn tu sĩ Luân Hồi tháp này, mặc kệ hắn nói gì đều không có phản ứng!

Hừ!

Đường đường là tu sĩ Phản Hư kỳ Luân Hồi tháp, lại tổn hại tôn chỉ Luân Hồi tháp, nghe nói Bàn Nhai giới rơi vào nguy cơ mà thờ ơ, coi tín niệm cứu vớt thương sinh của Luân Hồi tháp như không!

Đây thật sự là phản đồ của Luân Hồi tháp!

Không có chút khí khái nào mà đệ tử Thánh tháp nên có!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một cơn buồn ngủ khó mà chống cự mãnh liệt đánh tới.

Đầu tiên hắn khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc hiểu được, đã đến giờ, hắn phải lập tức về phòng.

Thân hình Bùi Lăng khẽ động, lập tức độn về phòng của mình.

Sau khi hắn đi không bao lâu, cửa phòng tu sĩ Luân Hồi tháp "kẹt kẹt" một tiếng mở ra, một bộ áo bào xám bước nhanh ra.

Xung quanh tối đen, hình dáng căn phòng mơ hồ không rõ như bức tranh bị ẩm ướt.

Tu sĩ Luân Hồi tháp bước nhanh đến cửa phòng Bùi Lăng, giơ tay lên, dùng sức gõ xuống.

"Cốc cốc cốc...

Từng giọng nói dần vang lên: "Bùi sư đệ, mở cửa!"

"Bùi đạo hữu, để ta đi vào..."

"Chủ thượng, chúng ta đến đây nghe lệnh, mời chủ thượng chỉ thị"

"Bùi công tử, đã lâu không gặp, có thể gặp mặt không..."

Nghe đủ loại tiếng động bên ngoài, Bùi Lăng từ từ nhắm hai mắt, yên tĩnh nằm, không có bất kỳ phản ứng gì.

Sau một khoảng thời gian, tu sĩ Luân Hồi tháp lặng yên rời đi, quay trở về phòng của mình.

Bùi Lăng mở mắt ra, xung quanh đã khôi phục thành căn phòng đơn sơ.

Hắn bước nhanh đi ra cửa, nhìn gian phòng truyền ra khí tức tu sĩ Luân Hồi tháp cách đó không xa, nhưng không có ý đi lên gõ cửa mà hơi trầm ngâm.

Hiện tại hắn đi gõ cửa phòng tu sĩ Luân Hồi tháp này, đối phương căn bản không có khả năng mở mắt; đối phương đến gõ cửa phòng hắn, hắn cũng giống như thế.

Tiếp tục giằng co như vậy, ba ngày kết thúc cũng không có bất kỳ kết quả gì!

Bởi vậy, hắn phải tìm cách khác.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng quyết định từ bỏ một vòng gõ cửa này, kiểm tra toàn bộ dịch trạm trước một chút.

Vốn điều này rất mạo hiểm nhưng bây giờ Vô Thủy sơn trang Cô Sở Tử đã bị hắn chiếm mệnh cách, tan thành mây khói; Trọng Minh tông Tô Tích Nhu bị hắn luyện thành lô đỉnh, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay với hắn. Hắn chỉ cần đề phòng tu sĩ Luân Hồi tháp này, trong khoảng thời gian đối phương buồn ngủ trở về phòng, mình có thể ra gõ cửa, chắc hắn sẽ tương đối an toàn!

Hơn nữa, mặc dù trước đó Tô Tích Nhu đã nói một ít chuyện cho hắn, nhưng rất có hạn.

Hiện tại hắn cần càng nhiều tin tức liên quan tới nơi đây.

Thế là Bùi Lăng xoay người, đi đến một đầu khác trên hành lang.

Lúc này vẫn là đêm tối, tia sáng vô cùng ảm đạm, dù lấy thị lực Phản Hư kỳ cũng chỉ có thể nhận ra một hình dáng không rõ đêm ngày.

Cũng may phạm vi dịch trạm không lớn, Bùi Lăng không tốn bao nhiêu thời gian đã dạo toàn bộ hậu viện một vòng.

Thoạt nhìn là một dịch trạm trung quy trung củ, sau căn phòng đặt chuồng ngựa, rãnh nước đủ loại, có rất nhiều dấu vết nuôi dưỡng súc vật.

Đồ vật rất cũ kỹ nhưng thu thập rất gọn gàng sạch sẽ, dường như thường xuyên có người vẩy nước quét nhà.

Chỉ có điều, hiện tại lại không nhìn ra dấu vết bất kỳ súc vật và tôi tớ gì.

Sau khi Bùi Lăng xác nhận không tìm được bất kỳ manh mối gì ở chỗ này, hơi suy nghĩ liền xoay người, đi đến phía trước.

Trong quá trình bước đi, dung mạo thân hình cùng khí tức trang phục của hắn đều nhanh chóng biến hóa, chẳng mấy chốc đã hóa thành dáng về tên tu sĩ Luân Hồi tháp kia.

Trong giây lát, hắn đi vào đại đường đã tắt đèn.

Lúc này đại đường tối đen như mực, một bóng dáng đứng thẳng tắp sau quầy, dường như từ đầu đến cuối người áo đen kia đều đứng ở nơi đó.

Phát hiện có người tiến đến, người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi âm u lạnh lẽo trong bóng đen dưới mũ trùm, tiếng nói khàn khàn hỏi: "Chuyện gì?"

"Thêm một chén hồn tửu nữa" Bùi Lăng giảm thấp tiếng nói mở miệng, giọng nói tối nghĩa, âm u lạnh lẽo.

Người áo đen ngắn gọn nói: "Mỗi lần vào dịch trạm chỉ có thể uống một bát"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi đến căn phòng phía sau.

Lần này, hắn trở lại hành lang không đi đến cửa phòng tu sĩ Luân Hồi tháp, mà đi đến trước cánh cửa tản ra khí tức Tô Tích Nhu.

Chương 1827: Thay thế (2)

Hắn duy trì dáng vẻ tu sĩ Luân Hồi tháp, duỗi tay ra muốn gõ cửa, nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại thu hồi tay, trực tiếp truyền âm vào bên trong: "Tô tiền bối, vì sao không ra tay với vị người sống kia?"

Trong phòng im lặng một lát, sau đó một giọng nói lạnh băng mang theo sự túc sát truyền ra: "Bản tọa làm việc, không cần ngươi đến dạy!"

Trong chớp mắt giọng nói này vang lên, Bùi Lăng lập tức cảm thấy giữa mình và một sự tồn tại nào đó có thêm một loại liên hệ vô cùng chặt chẽ không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Dường như có lít nha lít nhít sợi tơ nhìn không thấy nối liền với toàn thân hắn, chui vào hư không kết nối với đối phương...

Ánh mắt Bùi Lăng lập tức sáng lên, xong rồi!

Sau đó, chỉ cần dùng hệ thống uỷ thác [Thực Nhật bí lục], không cần mở ra cửa phòng vị tu sĩ Luân Hồi tháp kia cũng có thể cách không cướp đi mệnh cách của đối phương!

Đang nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một cơn buồn ngủ vô cùng mãnh liệt kéo đến, khiến hắn không thể ngăn cản. Hắn không nhịn được nhướn mày, đã đến giờ!

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, nằm dài trên giường, hai mắt vừa nhắm, tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Cốc cốc cốc.

Bùi Lăng không để ý đến, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tranh đạo, hệ thống tranh đạo cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Hắn lập tức cảm giác được pháp lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, những sợi tơ không nhìn thấy kia lập tức kéo căng tới cực điểm, cố gắng lôi kéo từ trong hư không.

Một tia mệnh cách tỉnh thuần theo sợi tơ, từng giờ từng phút chui vào trong cơ thể hắn.

Cảm nhận một chút, Bùi Lăng lập tức hơi nghi ngờ, lần này tốc độ hệ thống tranh đạo giúp hắn thật chậm!

"Cốc cốc cốc."

"Bùi sư đệ, vì sao còn không mở cửa? Chẳng lẽ ngươi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta sao?"

"Bùi đạo hữu, ta bị thương, kính xin đạo hữu giúp đỡ..."

"Bùi thánh tử, chúng ta thiên tân vạn khổ chạy thoát nhưng không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải, kính xin Thánh Tử cùng bàn bạc..."

Tiếng thuyết phục liên tiếp đan xen càng ngày càng vang lên trong tiếng gõ cửa, ồn ào.

Sau một thời gian ngắn, cuối cùng tiếng gõ cửa dừng lại, giọng nói như cổ hoặc cũng rối rít biến mất.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng ngẩn ngơ, hệ thống đang muốn làm gì?

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống đã thao túng thân thể hắn đi ra ngoài cửa, sau đó đi thẳng tới cửa phòng tu sĩ Luân Hồi tháp.

Lúc này, sau lưng Bùi Lăng đột nhiên hiện ra hai cửa ra vào nguy nga hùng tráng.

Cánh cửa ra vào thứ nhất có ngàn vạn độc lâu nâng đỡ, cánh cửa thứ hai hoa mỹ như cung điện Tiên gia, hai cánh cửa đều cao lớn tráng lệ khó mà miêu tả, trong cửa ra vào mơ hồ truyền ra khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn, còn có một tia khí tức "Chú" yếu ớt lại cô đọng khiến chúng sinh run rẩy!

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đột nhiên nhắm hai mắt lại.

Sau đó duỗi tay ra...

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng tu sĩ Luân Hồi tháp không có bất kỳ phản ứng gì.

Bùi Lăng đứng ở ngoài cửa bị hệ thống điều khiển, mở hai mắt ra.

Chỉ một thoáng, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến hóa!

Giống với tình hình gõ cửa được Cô Sở Tử đáp lại trước đó, trong nháy mắt Bùi Lăng xuất hiện trong một chiếc quan tài chật hẹp bực minh.

Không gian cỗ quan tài này chật chội, u ám tối tăm, một người khoác áo bào màu xám, bên hông buộc tín vật Lưu Ly Tháp của tu sĩ, đáng về an tưởng nằm bên trong.

Đối phương còn nhắm chặt mắt lại, căn bản không biết Bùi Lăng đã tiến đến.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, hệ thống điều khiển hắn gõ cửa, sau đó dùng thân phận tên tu sĩ Luân Hồi tháp này để thay thế đối phương mở mắt?

Đang nghĩ ngợi, hắn lập tức cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình bắt đầu lấy một loại phương thức vận chuyển rất tỉnh tường, hệ thống đã trực tiếp bắt đầu tu luyện [Thực Nhật bí lục] !

Ngay sau đó, một luồng lực lượng mệnh cách cường đại tỉnh thuần mạnh liệt trào đến từ bên trong sợi tơ, như hồng thủy lúc mở cống, bành trướng tràn vào trong cơ thể mình.

Vốn tu sĩ Luân Hồi tháp đang nhắm hai mắt, không để ý tất cả tiếng động ở bên ngoài, nhưng đột nhiên cảm thấy mệnh cách của mình bị xói mòn rất nhiều, phát hiện điều không đúng, hắn không nhịn được mở to mắt, đã thấy trước mắt cũng không phải căn phòng đơn sơ trước khi nhắm mắt, mà là một bộ quan tài bị đóng đinh.

Một tu sĩ áo bào xám giống hắn ta như đúc nằm bên cạnh hắn ta, lúc này ánh mắt lạnh băng nhìn qua hắn ta...

Tu sĩ Luân Hồi tháp không chút do dự, lập tức vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng.

Cơn gió lạnh lóe sáng, quỷ ảnh trùng điệp, tốc độ một chưởng này như sét đánh, nhanh vô cùng.

Chương 1828: Ba ngày đã đến

Không gian trong quan tài chật hẹp, đôi bên gần trong gang tấc, không biết hệ thống không né tránh kịp hay căn bản không có ý định né tránh...

"Âm!"

Bùi Lăng rắn chắc chịu một chưởng, thân thể đập mạnh vào trên quan tài.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn vừa nhổ ngụm máu tươi, đã thấy tu sĩ Luân Hồi tháp lại điểm một cái vào ngực hắn.

Bùi Lăng cố nén thương thế, trong hai con ngươi có vô số phù văn quỷ quái đan xen bốc lên, [Vĩnh Chú thần hông] !

[lãng quên chi pháp] !

Khí tức của tu sĩ Luân Hồi tháp nhanh chóng hạ xuống, cùng lúc đó động tác đang tiến hành của hắn ta cũng cứng đờ, lại quên sau đó phải làm cái gì.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã lấy lại tinh thần, ngón trỏ tiếp tục điểm vào tim Bùi Lăng.

Nhưng trong chớp nhoáng trì hoãn này, Bùi Lăng xoay tay phải lại, đã nắm chặt Cửu Phách Đao!

Keng!

Thân đao Cửu Phách Đao như màn đêm hòa làm một thể với bóng tối, chỉ có lấm ta lấm tấm ngôi sao như sáng tắt lấp lóe, lưỡi đao sắc bén rét lạnh vững vàng chặn lại chỉ kình của tu sĩ Luân Hồi tháp.

Tu sĩ Luân Hồi tháp đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng ngay sau đó...

Xoạt xoạt xoạt...

Vô số đao khí huyết sắc như hồng liên nở rộ tầng tầng lớp lớp, gào thét bao trùm trong không gian thu hẹp này, mũi nhọn lạnh lẽo, khí kình lăng lệ, trong nháy mắt bao phủ toàn thân tu sĩ Luân Hồi tháp.

Tu sĩ Luân Hồi tháp vội vàng kết động mười ngón, đánh ra một pháp quyết cực kỳ phức tạp quỷ quyệt, trong chốc lát hắn ta hóa thành một đoàn u ảnh như sương như mây, đao khí lít nha lít nhít xuyên thẳng qua, như vào không vật, lại không đả thương được hắn chút nào.

Một lần chiếm được tiên cơ, quanh người Bùi Lăng lập tức tràn ngập ra bóng tối đậm đặc như thực chất.

[Minh Thiên Chi Vụ] như hồng thủy mở cống đổ xuống, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ quan tài...

Sau một lát, sương mù đen nhánh chầm chậm kiềm chế, trong quan tài chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Tu sĩ Luân Hồi tháp đã bị hắn cướp đi mệnh cách, tan thành mây khói.

Lúc này, trên mặt Bùi Lăng lại không có bất kỳ vẻ nhẹ nhõm gì, mà là cau mày, mồ hôi như hạt đậu nành lăn xuống từ trên trán, một hồi lâu sau hắn mới thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt Ta...

Không biết có phải là tu sĩ Phản Hư chín tông môn lớn có chỗ khác biệt hay không, lần này liên tục chiếm mệnh cách hai tên ma tu, hồn phách ký ức của hắn nhận lấy sự xung kích rất lớn.

Từ khi tiến vào U Tố mộ đến nay, Bùi Lăng đã liên tục chiếm mệnh cách của "Chúng", bộ phận mệnh cách tượng thần "Chú", trong cánh cửa thứ hai có rất nhiều mệnh cách tượng thần và bộ phận mệnh cách của "Nghịch'...

Trong số đó thực lực của "Chúng" không tính là mạnh, chỗ dưa chân chính của hắn ta là pháp tắc chi địa.

Hơn nữa lúc ấy mệnh cách cướp đoạt là tiến hành trong [Minh Thiên Đại Mộng], vì vậy Bùi Lăng cũng không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Về phần tượng thần "Chú", đã khiến hắn ăn no bể bụng một lần.

Sau khi đại đạo Phản Hư, cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Sau đó những tượng thần trong cánh cửa thứ hai, thực lực chân chính cũng không sánh nổi hắn. Chắc là "Nghịch" mạnh hơn hắn, nhưng lúc ấy hắn căn bản không cướp đoạt hoàn chỉnh mệnh cách của đối phương.

Bây giờ ở cánh cửa thứ ba này, dù là Vô Thủy sơn trang Cô Sở Tử hay tu sĩ Luân Hồi tháp vừa tiêu tán, tu vi đều cao hơn hắn!

Có lẽ thực lực chân chính của hai người này, Bùi Lăng không bằng được.

Nhưng hai tên tu sĩ này trải qua năm tháng, Bùi Lăng lại là người hai đời, đứng cạnh nhau cũng không thể với tới.

Bởi vậy, hiện tại Bùi Lăng chiếm mệnh cách của hai người, tuy tu vi phóng đại nhưng cũng vì tiếp thu ký ức, kinh nghiệm tu luyện của hai người này, cùng đủ loại suy nghĩ và lý niệm của hai người này, dẫn đến tư duy của bản thân trở nên rất hỗn loạn, suýt nữa không phân biệt rõ mình rốt cuộc là ai...

"Đây chắc chắn là tác dụng phụ của [Thực Nhật bí lục].."

"Trước kia không phát hiện, chắc là vì cướp đoạt mệnh cách quá ít, hơn nữa nhiều lần là hệ thống uỷ thác"

"Nhưng lần này khác, lần này là ta tự mình tranh đạo, cần đối đầu với tất cả.

"Hiện tại cảm giác tinh thần rất kém... Phải ngủ một giấc thật tốt đã...

"Nếu đến lúc đó còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại dùng hệ thống uỷ thác..."

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng khép hai mắt lại, nằm bên trong quan tài.

Ý thức của hắn dần trở nên yên ắng, chỗ sâu trong đầu dần thấm ra lạnh buốt, rét lạnh như dao, lại không cảm thấy đau khổ, ngược lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo tưới nhuần, loại cảm giác này rất quen thuộc, chính là tác dụng uống hồn tửu trước đó.

Cùng lúc đó, nhục thân cảm thấy xung quanh ấm áp như là một chậu nước nóng vừa đúng hoàn toàn nhấn chìm hắn ở bên trong, không nói được sự nghỉ ngơi và khoan khoái.

Trong sự tẩm bổ trong ngoài này, mệnh cách của Bùi Lăng dần ổn định...

Trong vô thức, hắn đã ngủ say.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Chương 1829: Không liên quan đến bản Thánh Nữ

"Cốc cốc cốc!"

Một tiếng gõ quan tài đột nhiên vang lên.

Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh, lại không mở to mắt nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến, hiện tại Vô Thủy sơn trang Cô Sở Tử và tu sĩ Luân Hồi tháp đều đã bị hắn đoạt đi mệnh cách, còn lại Tô Tích Nhu cũng là lô đỉnh của hắn. Trong tình hình như vậy, dù mở to mắt cũng không cần lo lắng cái gì.

Đang lúc hắn nghĩ như vậy, bên ngoài quan tài vang lên một giọng nói khàn khàn tối nghĩa: "Đếm tới chín, ngươi có thể nhắm mắt"

Nói xong, giọng nói kia nói: "Một."

"Hai."

"Ba...

Nghe thấy giọng nói này, Bùi Lăng lập tức biết đây là người áo đen trong dịch trạm.

Hắn không trả lời, mà làm theo lời nói của đối phương.

"Bịch!"

Toàn bộ quan tài nhoáng một cái chấn động, dường như bị ngoại lực kéo lấy.

Giọng nói kia tiếp tục đếm số: "Bốn"

"Năm"

"Sáu...

Ngay lúc người áo đen tính toán, Bùi Lăng bắt đầu nội thị bản thân.

Sau khi cướp đoạt hai tên Phản Hư chín môn phái lớn, tu vi của hắn đã tinh tiến một mảng lớn, hơn nữa pháp lực ngưng thực không có chút vẻ căn cơ phù phiếm do tu vi tăng vọt vào.

Nội tình càng hùng hậu hơn.

Ngoại trừ cái đó ra, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, tác dụng phụ khi dung nạp mệnh cách của tu sĩ Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi tháp trước đó, đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng liên quan tới ký ức của hai người kia, cũng chỉ nhớ kỹ một chút đoạn ngắn vụn vặt.

Vô Thủy sơn trang Cô Sở Tử đến U Tố mộ để rèn luyện tâm cảnh; tu sĩ Luân Hồi tháp đến U Tố mộ tìm kiếm cơ duyên Hợp Đạo... Ít nhất hai người này đều là nhân vật ngàn năm trước, nhưng đều xảy ra bất trắc ở U Tố mộ...

Liên quan tới chi tiết trải qua trong cuộc đời bọn họ, đều đã trống rỗng, ngược lại tâm đắc tu luyện của hai người này được giữ lại rất hoàn hảo.

Đương nhiên, Bùi Lăng dùng hệ thống tu luyện, đừng nói đến chỉ là tu sĩ Phản Hư kỳ, dù là tâm đắc tu luyện của tiên nhân cũng không có tác dụng với hắn...

"Chẳng trách lúc bắt đầu, uống xong hồn tửu trở về phòng nằm xuống, sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, an tâm"

"Hóa ra hai thứ này đều dùng để ổn định mệnh cách..."

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng cảm thấy bộ quan tài mà mình đang nằm dừng di chuyển.

"Tạch tạch tạch..."

Chẳng mấy chốc, phía trên hắn truyền đến một tràng tiếng động, nắp quan tài bắt đầu mở ra từng chút một.

Một sợi ánh sáng màu xanh lam tối chiếu xuống từ trên cao, bắn vào trong quan tài.

Sắc trời đã không phải đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón trước đó, nhưng vẫn mê man không có chút vẻ tươi đẹp nào.

Cùng lúc đó, giọng người áo đen truyền đến từ đỉnh đầu Bùi Lăng: "Chín."

Bùi Lăng lập tức mở to mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bầu trời, bầu trời màu lam xám, nhìn đã là ban ngày lại không có chút ánh nắng nào.

Không biết ánh sáng màu xanh lam tối đến từ chỗ nào đến, quỷ dị nhảy lên giữa không trung, thỉnh thoảng vẩy xuống.

Người áo đen trong dịch trạm đứng thẳng bên cạnh quan tài, ánh mắt âm u lạnh lẽo dưới mũ trùm nhìn qua hắn.

Bùi Lăng lập tức xoay người ngồi dậy, đang muốn bước ra quan tài đã thấy xung quanh đều là thuỷ vực màu vàng đục mênh mông, nơi này đã sớm không phải bên trong dịch trạm, mà là một con sông cực kỳ rộng lớn.

Nước sông nhợt nhạt sâu không thấy đáy, dòng nước cuồn cuộn không biết đến từ đâu, cũng không biết đi về hướng nào.

Lúc này, người áo đen lấy ra một chiếc đèn lồng to bằng đầu người, sau khi đèn lồng xuất hiện, bên trong lập tức hiện ra một đoàn lửa ánh sáng màu lam tối, không khác gì ánh sáng nhảy nhót giữa không trung.

Ánh lửa trong đèn lồng sáng lên trong không gian chật hẹp, nghiễm nhiên muốn thoát đi. Nhưng mỗi khi nó sắp xuyên qua đèn lồng rời đi, bên trên đèn lồng liền mở ra từng ánh mắt máu thịt be bét, oán độc chặn nó lại.

Người áo đen giao đèn lồng cho Bùi Lăng, nói: "Leo lên dịch thuyền có thể đi đến trạm tiếp theo."

Lúc nói chuyện, một chiếc thuyền ô bồng ào ạt dâng lên từ trong nước sông bên cạnh quan tài.

Vô số nước sông đục ngầu ào ạt rơi xuống từ thân thuyền, trong giây lát cả chiếc thuyền nhỏ hoàn toàn lơ lửng trên mặt sông, nhẹ nhàng khoan khoái khô ráo, không có vẻ gì là xuất hiện từ trong đây sông.

Nghe vậy, Bùi Lăng tiếp nhận đèn lồng, vừa nhận vào tay đã truyền đến một luồng khí tức âm u lạnh lẽo dinh dính.

Hắn khẽ gật đầu với người áo đen: "Làm phiền các hạ!"

Người áo đen không nhúc nhích đứng ở trên mặt nước, khàn giọng nói: "Chuyến này long đong, cẩn thận"

Bùi Lăng lại nói: "Đa tạ."

Người áo đen nhẹ gật đầu, sau đó hắn ta và chiếc quan tài mở ra kia chìm vào trong nước sông từng chút một.

Trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Bùi Lăng cầm theo đèn lồng, đạp vào thuyền ô bồng.

Chiếc thuyền này rất nhỏ.

Trong ô bồng chỉ có thể chứa một người ngồi xếp bằng, boong tàu và đuôi thuyền cũng đều khó mà quay người.

Bùi Lăng vén rèm ô bồng nhìn vào, bên trong trống rỗng.

Hắn liền ngồi xếp bằng ở boong tàu, tiện tay treo đèn lồng ở trên ô bồng.

Lúc này, thuyền ô bồng tự di chuyển, chậm rãi chạy tới phía trước.

Trong nước sông vốn bình tĩnh lại tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, Bùi Lăng lập tức phát hiện phía dưới nước sông đục ngầu như có vô số ánh mắt lít nha lít nhít dòm ngó mình.

Chương 1830: Không liên quan đến bản Thánh Nữ (2)

Hắn nhướn mày, mặc cho dịch thuyền tiếp tục chạy.

Tốc độ dịch thuyền rất nhanh, chia nước phá sóng nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất từ trên mặt sông.

Một bóng dáng yểu điệu diễm lệ chậm rãi hiện ra ở vị trí dịch thuyền xuất hiện.

Búi tóc cao tán hoa, váy ngắn nhẹ nhàng, áo ngoài nền đen hoa đỏ chất liệu nhẹ mềm bồng bềnh như tiên, chính là Tô Tích Nhu.

Khuôn mặt tái nhợt tinh xảo của nàng như bao phủ sương lạnh, vô cùng lạnh băng, nhìn qua phương hướng Bùi Lăng rời đi giây lát, ống tay áo khẽ động, lại trực tiếp đi theo.

Trên mặt sông dần hiện lên từng bóng dáng cao thấp mập ốm không giống nhau.

Khí tức những bóng dáng này hỗn loạn, thần thái trong hai con ngươi đã tản đi, hoàn toàn khác với loại người như Tô Tích Nhu, Cô Sở Tử.

Sau khi bọn họ xuất hiện cũng rối rít cất bước, chạy theo phương hướng Bùi Lăng rời đi.

Trọng Minh tông.

Cửu A Lệ thị, tổ địa.

Trong một tòa Truyền Tống Trận ở trong trận pháp phòng hộ trùng điệp, ánh sáng trắng to lớn xông lên trời không, trong ánh sáng trắng lấp lánh không gian vặn vẹo một trận, hai bóng dáng lặng yên hiện ra.

Một người trong đó trông như lão giả phàm tục, chỉ một đôi mắt đen kịt, khí tức quanh người thu liễm hoàn mỹ, không nhìn ra bất kỳ tu vi gì; một người khác, váy sa màu đen chập chờn như sương, eo nhỏ nhắn như liễu, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, côi tư diễm dật, vẻ mặt lạnh băng.

Chính là lão tổ Lệ thị trực luân phiên Lệ Tân, cùng Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt đương nhiệm Thánh tông.

Hai người vừa dừng lại, Lệ Tân nói: "Liệp Nguyệt, ngươi về trong tộc nghỉ ngơi trước, lão phu tiếp tục đi đưa Bùi Lăng về."

Không đợi Lệ Liệp Nguyệt trả lời, hắn ta nhanh chóng truyền âm căn dặn: "Nhớ kỹ! Tạm thời đừng nói tin tức Bùi Lăng đại đạo Phản Hư cho bất kỳ kẻ nào!"

"Thậm chí, không nói việc việc Bùi Lăng bị nhốt trong U Tố mộ với bất kỳ kẻ nào!"

Hàng lông mày kẻ đen của Lệ Liệp Nguyệt cau lại, lần này nàng và Bùi sư đệ cùng bị nhốt trong U Tố mộ, vốn định cùng nhau rời đi nhưng lão tổ đột nhiên xuất hiện, lại cưỡng ép đưa nàng trở về trước...

Suy nghĩ xoay chuyển, nàng tập trung ý chí, khẽ gật đầu nói:

"Vâng! "

Lệ Tân nhẹ gật đầu, sau đó ống tay áo phất một cái, đẩy nàng ra khỏi Truyền Tống Trận, cùng lúc đó ánh sáng trắng trong Truyền Tống Trận lại sáng lên, không gian vặn vẹo, trong giây lát bóng dáng Lệ Tân đã biến mất không thấy gì nữa.

Thấy tình hình này, Lệ Liệp Nguyệt rời khỏi chỗ bí mật điểm truyền tống, đến chỗ tu luyện trong tộc.

Rời khỏi trận pháp và cơ quan cạm bẫy trùng điệp, bên ngoài là một tòa rừng rậm hoang tàn vắng vẻ.

Lệ Liệp Nguyệt thi triển độn pháp, sau khi rời khỏi rừng rậm, nhanh chóng tiến vào một con đường núi đã được chỉnh sửa qua.

Ngay lúc nàng đạp vào đường núi, vừa hay cách đó không xa có một đội tộc nhân Lệ thị.

Dường như những tộc nhân Lệ thị này vừa ra ngoài trở về, đang hộ tống mười tên nữ tu trang điểm lộng lẫy.

Thoạt nhìn nữ tu đều là mười sáu tuổi, nghiên tư diễm chất, dáng về linh lung ăn mặc nóng bỏng lớn mật, đặc biệt là nữ tu cầm đầu mi dài mắt phượng, mũi ngọc môi mỏng, mái tóc đen tản ra như thác nước, dùng vòng vàng ròng lỏng loẹt buộc lại. Dù đứng trong đám người cũng chỉ mặc vào một bộ sa y màu hồng, sa y cực mỏng, chỉ có lót ở bộ phận quan trọng, vòng eo thon tuyết trắng như ẩn như hiện, như xà yêu tu thành hình người, trên dưới cả người đều mát ra sự mị hoặc mê người.

Tộc nhân Lệ thị thấy Lệ Liệp Nguyệt lập tức né tránh sang bên cạnh, cung kính hành lễ nói: "Tham kiến Thánh Nữ!"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua trên người mọi người.

Những nữ tu kia đều tu luyện công pháp mị hoặc, loại công pháp này cực kỳ tiện lợi cho việc thải bổ. Thế nhưng, khí tức những nữ tu này ngưng thực, căn cơ cũng coi như tạm được, cũng chỉ mặc pháp y đặc chế của Thiên Sinh giáo, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc tất cả đều là lô đỉnh do Thiên Sinh giáo bồi dưỡng ra, phẩm tướng thượng thừa.

Chắc chắn là một vị tộc lão nào đó trong tộc mua đồ tu luyện từ Thiên Sinh giáo, loại chuyện này không hề liên quan đến nàng.

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt không nói gì, trực tiếp đi qua bên cạnh những tộc nhân Lệ thị này.

Không lâu sau, Lệ Liệp Nguyệt đi vào một hoa viên có Minh Hoa nở rộ, suối máu khắp nơi, đang muốn đi ngang qua, lại có bốn tên nữ tu hoa phục đi tới từ đối diện.

Bốn tên nữ tu này đều có khí tức cường đại, pháp lực tỉnh thuần, hơn nữa dung mạo xuất chúng, hoàn phì yến gầy, mỗi người mỗi vẻ.

Lúc này trong tay hoặc cầm xương sáo, hoặc nắm nghiêng binh khí, hoặc nhẹ nhặt độc lâu, hoặc da người cởi ra... Trông như thanh tao lịch sự, trong mơ hồ lại có vẻ giằng co.

Lệ Liệp Nguyệt không khỏi nhìn được hơi nghi ngờ, khí tức bốn tên nữ tu này chắc là đến từ Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi háp, hơn nữa tu vi đều ở trên Phản Hư...

Không phải tộc nhân Lệ thị còn có tu vi như vậy, nhưng vì sao có thể tùy ý đi dạo ở trong tộc địa Cửu A Lệ thị?

Lúc này, bốn tên nữ tu kia thấy Lệ Liệp Nguyệt cũng lập tức khom mình hành lễ: "Lệ thánh nữ, thiếp thân Dư Tử Cơ, về sau kính xin quan tâm nhiều hơn."

Chương 1831: Đao và kiếm

"Thánh Nữ mạnh khỏe, thiếp thân Thư Vũ"

"Thánh Nữ mạnh khỏe, thiếp thân Thi Nam Tử"

"Thánh Nữ mạnh khỏe, thiếp thân Liên Đồng Tử."

Thấy thái độ của bốn người này cung kính cũng như tộc nhân Lệ thị khác, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nhìn bốn tên nữ tu này, chắc là cơ thiếp của một vị tộc nhân nào đó trong tộc cưới về từ Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp...

Thế nhưng, Luân Hồi tháp thì cũng thôi.

Có thể để nữ tu Vô Thủy sơn trang tự xưng là Tiên Tôn, Tiên Đế thượng giới đều cam tâm tình nguyện gả tới làm nhỏ, chắc hẳn vị tộc nhân trong tộc kia không chỉ có thân phận khác biệt, tu vi cũng cực cao...

Đương nhiên, điều này không liên quan mình!

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên nói: "Được."

Nàng không tiếp tục để ý tới bốn tên nữ tu này, tiếp tục đi đến chỗ tu luyện.

Lúc sắp đến chỗ tu luyện, đã thấy hai tên tộc lão đang uống trà trong đình nghỉ mát ở vườn hoa.

Lúc này vẻ mặt hai tên tộc lão nhàn nhã, vừa chậm rãi nấu nước linh tuyền vừa trò chuyện: "Đã mua xong lô đỉnh Thiên Sinh giáo, mặc dù số lượng không nhiều nhưng phẩm tướng đều được tuyển chọn tỉ mỉ, lại có thể chất đặc thù, là đối tượng tốt nhất ở Thiên Sinh giáo trong mấy năm gần đây:

"Cũng chuẩn bị xong nữ tu đẳng cấp cao, hiện tại chỉ còn thiếu nữ tu bên ngụy đạo."

"Không thể để tộc nhân bình thường biết chuyện này, tốt nhất do tộc lão chúng ta tự đi làm!"

"Bây giờ đại chiến thảo ngụy vừa kết thúc, bên ngụy đạo phòng thủ chặt chẽ, dù chúng ta tự mình ra tay, chỉ sợ vẫn không đủ an toàn..."

"Vậy gọi cả gia chủ nữa..."

Đang nói, hai người phát hiện Lệ Liệp Nguyệt đến đây, vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, cười ha hả mở miệng chào hỏi: "Liệp Nguyệt, trở về lúc nào?"

"Mới bao lâu không gặp, tu vi của ngươi... Hả? Hóa Thần trung kỳ?"

Nghe vậy, tộc lão mở miệng trước nhìn kỹ không nhịn được ngạc nhiên, lần trước gặp Liệp Nguyệt, tu vi của vãn bối này vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, hiện tại mới bao lâu không chỉ đã Hóa Thần, hơn nữa còn đến Hóa Thần trung kỳ? !

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ta lập tức căng thẳng, hỏi: "Liệp Nguyệt, là cửu kiếp Hóa Thần sao?"

Lệ Liệp Nguyệt thản nhiên nhìn hai vị tộc lão này, rõ ràng bọn họ đang bàn bạc việc đối phó ngụy đạo.

Thân là Thánh Nữ đương nhiệm, lại là đích nữ Lệ thị, trong việc đối phó ngụy đạo này, vốn nàng cũng là việc nghĩa chẳng từ.

Nhưng hiện tại nàng vừa trở về gia tộc, lại không có tâm tư để ý tới những thứ này.

Hơn nữa, đã cần phụ thân Lệ Vô Cữu tự mình ra tay, vậy chắc chắn là trận chiến trên Phản Hư. Chuyện này cũng không liên quan đến nàng!

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Là cửu kiếp."

Sau đó cũng không dài dòng nữa, đi thẳng đến chỗ tu luyện.

Nàng vừa đi, hai vị tộc lão thầm thở phào, nhanh chóng truyền âm: "Liệp Nguyệt trở về từ lúc nào? Sao không ai nói một tiếng?"

"Không biết vừa rồi Liệp Nguyệt có nghe được hay không?"

"Chắc không có. Tạm thời đừng để Liệp Nguyệt biết chuyện này...

"Không sai, không sai..."

U Tố nộ.

Trong cánh cửa thứ ba.

Sắc trời xanh tối, u tĩnh lờ mờ.

Một đầu trường hà cực kỳ rộng lớn yên tĩnh chảy xuôi phía dưới vòm trời.

Thuyền ô bồng không người mái chèo tự hành động.

Dưới mặt nước, càng ngày càng nhiều ánh mắt dòm ngó Bùi Lăng ngồi xếp bằng đầu thuyền, dưới ánh lửa màu xanh tối chiếu rọi, thỉnh thoảng trong nước sông đục ngầu có thứ gì đó chợt lóe lên, quỷ quyệt dữ tợn.

Cảm giác uy hiếp mãnh liệt bao bọc trọn cả con thuyền tầng tầng lớp lớp.

Hai bên bờ sông dài, hoang vu trống rỗng, đã rất lâu rồi cảnh vật cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Dường như thuyền ô bồng tiến lên chỉ là một loại ảo giác, chỉ đứng tại chỗ bất động, mặc cho càng ngày càng nhiều người tụ tập đến thăm dò, vây quanh thuyền chật như nêm cối.

Khắp nơi im ắng, chỉ có tiếng nước đơn điệu lặp lại lúc thuyền di chuyển.

Áp lực cường đại nặng nề như ngọn núi trĩu nặng đè xuống.

Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu, tay phải lập tức lấy ra Cửu Phách Đao.

Ngay sau đó, trong nước sông đột nhiên hiện ra một bóng người thon gầy.

Đối phương cúi đầu, áo xanh giày đen, quần áo đơn giản không có chút hình dáng trang sức nào, gần như chỉ vác một phi kiếm vỏ đen ở sau lưng.

Kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt từ bộc phát ra quanh người hắn.

Lại là một vị Phản Hư hậu kỳ!

Vẻ mặt Bùi Lãng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, trang phục này còn có loại kiếm ý bá đạo kia là tu sĩ Hàn Ảm Kiếm tông!

Chỉ có điều, đối phương có chỗ khác biệt với tu sĩ Hàn Ảm Kiếm tông mà hắn từng thấy trước đó, kiếm ý của hắn ta không thuần túy như vậy, dường như còn tràn ngập hận ý và hủy diệt hùng hậu...

Lúc này, bóng người kia ngẩng đầu lên, màu da hắn ta tái nhợt như chết, khuôn mặt vốn tuấn lãng lại dữ tợn vặn vẹo, đã không thành hình người, trong đôi mắt toàn là sát ý, không có chút tình cảm nào khác.

Xoạt!

Phi kiếm sau lưng hắn ta lập tức rời vỏ, trong nháy mắt đã hóa thành kiếm ảnh đầy trời như đột nhiên có một đạo phi kiếm thác nước dâng lên, gào thét nhảy vọt, che đậy toàn bộ màn trời!

Kiếm tu gào thét một tiếng như phun ra một chữ "giết" mơ hồ không rõ, xen lẫn căm hận, hỗn loạn, vặn vẹo, hủy diệt mãnh liệt...

Trong nháy mắt, tất cả kiếm ảnh lấp lóe ánh sáng lạnh, toàn bộ đều rơi về phía Bùi Lăng.

Chương 1832: Mị hoặc

Mỗi một đạo kiếm ảnh đều có uy năng cường đại, khí thế hùng hậu, sát ý cao ngất như thực chất.

Vạn kiếm cùng nhau rơi xuống, tốc độ nhanh hơn sét đánh, không có bất kỷ không gian tránh né gì.

Khí tức quanh người Bùi Lăng bành trướng lưu chuyển, bạo ngược, đao ý hung lệ xông lên trời không, từ đuôi đến đầu Cửu Phách Đao trảm một cái lên trời!

Xoạt...

Một đạo đao khí huyết sắc cô đọng chém ra, đao khí vô cùng to lớn vắt ngang trời cao, dường như trong nháy mắt đã chém cả trường hà ra làm hai đoạn, khí thế trào lên, đại dương mênh mông tuỳ tiện như biển dương.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, đao khí, kiếm ảnh rối rít tán loạn.

Đao ý và kiếm ý tán loạn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Vèo!

Một thanh phi kiếm đen nhánh như đêm bắn về phía Bùi Lăng.

Cửu Phách Đao lập tức tuôn ra chiến ý vô cùng sục sôi, thân đao không ngừng rung động, tản ra từng trận đao minh bạo ngược.

Bùi Lăng buông lỏng tay, Cửu Phách Đao lập tức bay lên không, đón lấy phi kiếm.

Keng keng keng keng keng...

Chỉ trong nháy mắt phi kiếm và ma đao đã giao phong trăm ngàn chiêu giữa không trung.

Kiếm khí tung hoành tùy ý, đao khí bá đạo sắc bén, ánh sáng màu lam tối lơ lửng ở gần đó đã sớm bị xoắn nát không còn, mây khói lưu chuyển, bầu trời buông xuống, chỉ có kiếm quang và ánh đao chiếu sáng dòng sông này.

Cùng lúc đó, kiếm tu đứng trên mặt nước chập ngón tay thành kiếm, chém một kiếm về phía Bùi Lăng...

Một đạo kiếm khí đen nhánh âm u lạnh lẽo gào thét chém về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng cũng chắp ngón tay thành đao, bốn ngón tay chém ngang ra.

Đao khí huyết sắc áp súc đến cực điểm như tấm lụa chém về phía kiếm tu.

Keng! !!

Kiếm khí lập tức vỡ nát, uy năng đao khí huyết sắc giảm mạnh, lại tiếp tục chém về phía kiếm tu.

Hai ngón tay kiếm tu dựng thẳng ở trước ngực, kết động pháp quyết, tất cả kiếm ý tán loạn trong phương thiên địa này gào thét hội tụ, tạo thành một tòa kiếm trận khổng lồ sâm nhiên.

Đỉnh đỉnh đỉnh...

Đao khí chỉ đi không đến nửa trượng trong kiếm trận, đã chống đỡ hết nổi tán loạn.

Kiếm tu thay đổi pháp quyết, trong hư không phía trên trường hà hiện ra vô số phi kiếm tới lui chạy nhanh như cá bơi, trong nháy mắt lại tổ hợp từ phòng chuyển công.

Vô số kiếm khí đen nhánh mang theo khí thế âm u lạnh lẽo sâm nhiên, bắn về phía Bùi Lăng từ bốn phương tám hướng.

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào, chỉ là giơ tay phải lên, sau đó hung hăng trảm một cái vào phương thiên địa này.

Một đạo đao khí to lớn gào thét mà ra, trong nháy mắt chém ra một vết nứt khiến nước sông trong trưởng hà thật lâu không thể lấp đầy, rất nhiều ác ý phía dưới nước sông đều không thể trốn tránh, rối rít lộ ra bộ mặt thật muôn hình muôn vẻ.

Tiếng rít vang lên, vô số vong hồn nhanh chóng di chuyển giữa không trung, giăng khắp nơi, một cái lưới lớn lặng yên mở ra.

L Âm Hoạch Không Minh Trảm] !

Lít nha lít nhít phi kiếm lập tức bị chôn vùi hơn phân nửa, toàn bộ kiếm trận bị trảm làm hai nửa giống nước sông, tất cả kiếm khí bắn về phía Bùi Lăng cũng tán loạn vô tung.

Bùi Lăng đứng trên boong tàu thuyền ô bồng, giọng nói âm u lạnh lẽo, tà ác, hùng vĩ nói: "Chú!"

Vừa nói ra, thân thể kiếm tu lập tức bắt đầu hư thối, trong miệng vết thương có nước mủ ào ạt, lại mọc ra từng khuôn mặt người đầy oán độc dữ tợn.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..."

Tiếng vui cười bén nhọn chói tai vang lên, tất cả mặt người cùng há mồm, phát ra từng tràng tiếng cười.

Kiếm tu không để ý đến thương thế trên người, thân hình khẽ động như quỷ mị, trong nháy mắt vọt tới trước người Bùi Lăng, lấy ngón tay làm kiếm đâm thẳng vào mi tâm Bùi Lăng!

Trong hai con ngươi Bùi Lăng đan xen bốc lên phù văn quỷ quái, [Vĩnh Chú thần thông 1!

[lãng quên chi "Pháp"] !

Khí tức của kiếm tu nhanh chóng hạ xuống, nhưng thân thể lại không hề dừng lại, kiếm khí giữa ngón tay tiếp tục đâm về phía Bùi Lăng, không hề bị ảnh hưởng bởi [lãng quên chỉ "Pháp"] !

Keng!

Bốn ngón tay của Bùi Lăng thành đao, chém ra kiếm khí do kiếm tu đâm tới.

Quanh người hắn lập tức tràn ngập bóng tối như là thực chất, như mực nhỏ vào nước trong nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc đã bị kiếm tu hoàn toàn nuốt hết...

Sau một lúc lâu, [Minh Thiên Chi Vụ] kiềm chế một chút xíu, bóng tối nhạt lại, bóng dáng Bùi Lăng hiện ra dưới sắc trời ảm đạm, hắn đạp không mà đứng, trong tay cầm theo đầu kiếm tu, cách đó không xa là một bộ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, chìm xuống đáy sông.

"Ông!"

Một tiếng kiếm minh tràn ngập bi thương réo rắt vang vọng giữa trời cao, phi kiếm đen nhánh rơi xuống theo, phi kiếm bản mệnh đồng sinh cộng tử với chủ nhân, lúc này phi kiếm vốn sắc bén vô song lại tan hết linh cơ, trở về là sắt thường, cùng thi thể kiếm tu chìm vào trong nước.

Cùng lúc đó, một thanh trường đao như đêm tối đầy sao độn không mà tới, lại là Cửu Phách Đao trở về, lơ lửng trước người Bùi Lăng.

Bùi Lăng quay đầu, yên tĩnh nhìn cái đầu trên tay.

Vị này kiếm tu Hàn Ẩm Kiếm tông đã sớm đánh mất lý trí, chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu.

Vì vậy, vừa rồi [lãng quên chỉ "Pháp"] của hắn không có chút tác dụng nào với hắn ta, bởi vì đối phương vốn không nhớ rõ mình...

Chương 1833: Mị hoặc (2)

Đang nghĩ ngợi, đầu người bị hắn xách trong tay đột nhiên hóa thành một luồng hơi khói màu xám đen, trực tiếp chui vào lòng bàn tay hắn.

Lập tức, một sự cố chấp với kiếm, căm hận với người sống trên thế gian, khát vọng với giết chóc... Dường như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt trào ra, gầm thét rót vào trong đầu Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức vặn vẹo, một hồi lâu sau mới dân lấy lại tinh thần.

Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị, lại là mệnh cách!

Chỉ có điều, kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông này đã sớm mất lý trí.

Mệnh cách của đối phương cực kỳ hỗn loạn, đủ loại cảm xúc căm hận, chấp niệm, giết chóc trộn lẫn vào nhau, càng phức tạp hỗn loạn hơn Cô Sở Tử và tu sĩ Luân Hồi Tháp trước đó.

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu đã thấy cảnh vật xung quanh biến ảo, sắc trời vốn tối tắm mờ mịt đột nhiên sáng lên.

Nước sông dưới sông cuồn cuộn, vốn vàng đục lại biến thành xanh biếc sáng long lanh như phỉ thúy.

Từng bóng trắng nhẹ nhàng liệng tập ở đáy nước, váy áo sa mỏng tung bay như vây cá, linh xảo như Giao Nhân.

"Soạt!"

Trong bọt nước văng khắp nơi, một bóng trắng đột nhiên thò lên từ mặt nước, lại là một thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp, quần áo to gan đeo mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt như ngôi sao. Trên da thịt trắng nõn như sứ dính từng giọt nước, xinh đẹp óng ánh, dòng nước chảy xuống theo mạng che mặt, theo sợi tóc, chẳng mấy chốc đã lướt qua cần cổ thon dài như hạc, tụ hợp vào xương quai xanh tinh xảo.

Trong xương quai xanh còn đựng một cánh hoa màu hồng không biết đến từ nơi nào, xuống chút nữa là nước sông xanh biếc.

Sắc đẹp nàng quyến rũ, bước chân khoan thai, trong hai con ngươi như có ngàn vạn xuân thủy, xinh đẹp nhìn về phía Bùi Lăng, đi từng bước một về phía hắn.

Theo nàng tới gần, dáng vẻ thướt tha yểu điệu cũng dần lộ ra từ trong nước.

Sa y ướt đẫm kề sát thân thể mềm mại, dáng vẻ linh lung lộ ra hết như ẩn như hiện.

Ở sau lưng nàng, từng mỹ nhân cũng quần áo đơn bạc, yểu điệu trắng nõn như hoa sen mới nở, lần lượt thờ đầu ra từ trong nước, sau đó dáng về yểu điệu đi về phía Bùi Lăng.

Lúc mỗi người bọn họ cất bước, ánh mắt đều dính trên người Bùi Lăng.

Dường như Bùi Lăng là người mà bọn họ yêu thương suốt đời, trong mắt trong lòng chỉ có một người, đây là tất cả.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, ở sâu trong lòng hiện ra một loại dục niệm vô cùng mãnh liệt.

"Soạt, soạt, soạt..."

Tiếng nước lững lờ, đám mỹ nhân vẫn còn tiếp tục đến gần hắn, mỗi một bước đều như gió thổi liễu yếu, nước qua hoa sen, không nói ra được sự quyến rũ mềm mại.

Lại bước ra một bước, mạng che mặt của bọn họ đột nhiên bay xuống mặt nước, lộ ra khuôn mặt như hoa quỳnh xấu hổ ẩn chứa vẻ quyến rũ, hương kiều ngọc non.

Ngay sau đó, váy sam như sa mỏng bất lực rơi xuống, lơ lửng ở trên mặt nước màu xanh biếc.

Đám mỹ nhân không hề hay biết còn đang đi về phía trước, dòng nước nhẹ nhàng lay động, kéo sa y xuống từng chút một.

Ngọc thể hương cơ lên lộ ra từng tấc như ánh trăng mới.

Tình cảnh này như thủy thủ đi đến biển sâu vô tình gặp tộc đàn giao nữ.

Dục niệm mạnh mẽ cọ rửa lý trí của Bùi Lăng, có một loại xúc động muốn không quan tâm, cùng đắm chìm với rất nhiều mỹ nhân này, sôi trào mãnh liệt như thủy triều.

Bắp thịt cả người Bùi Lăng căng cứng, huyết dịch xao động như sôi trảo.

Thấy những mỹ nhân này cách mình càng ngày càng gần, hắn cưỡng chế tất cả dục niệm, rất gian nan mở miệng: "Chú!"

Giọng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ vừa rơi xuống, tất cả mỹ nhân da trắng như tuyết dung mạo như hoa như xuân tuyết đắp lên lập tức hư thối, trong miệng vết thương nước mủ ào ạt, lại mọc ra từng khuôn mặt người đầy oán độc.

"hì hì... Hì hì ha ha..."

Trong tiếng vui cười bén nhọn chói tai, thê lương sợ hãi kêu thảm liên tiếp, đám mỹ nhân hoảng sợ gào thét, vừa nãy còn là giai nhân tuyệt sắc đào xấu hổ mận nhường, cá chìm nhạn rơi, rối rít hóa thành toàn thân máu mủ chảy xuôi, quái vật mặt người dày đặc vặn vẹo giãy giụa như yêu quỷ, sau đó giương nanh múa vuốt, cuồng loạn đánh về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức tỉnh táo, không chút do dự chém ra một đạo đao khí huyết sắc.

Xoạt!

Tất cả mỹ nhân đều bị đao khí chém làm hai đoạn.

Trong vết cắt lại không có dòng máu chảy xuôi, hơn nữa sau khi bị thương lại nhanh chóng tan thành mây khói.

Chỉ có điều, hoàn cảnh chung quanh vẫn là trời xanh nước xanh, tươi đẹp uyển lệ, không có chút thay đổi nào.

Ngay sau đó, một bóng người váy đen chậm rãi đi ra từ trong nước.

Nàng ngọc mềm tiêu nhu, eo nhỏ nhắn như liễu, váy sa đen nhánh như đêm tối bao quanh nàng... Mặt mày xinh đẹp, vẻ mặt lại lạnh băng như sương tuyết.

Chỉ có điều, khi ánh mắt rơi vào trên người Bùi Lăng như tuyết đọng gặp mặt trời, trong khoảnh khắc tất cả lạnh lùng đều hóa thành đầy tình cảm.

Nàng không chút do dự, lập tức cất bước đi về phía Bùi Lăng.

Trong lúc bước đi, áo ngoài và sa y như dính quá nhiều nước sông quá nặng nề, cực kỳ trôi chảy trượt xuống từ đầu vai nàng.

Lệ sư tỷ? !

Sau khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, trong lòng hiện ra một loại khát vọng mãnh liệt lập tức song tu cùng nàng.

Cùng lúc đó, theo Lệ Liệp Nguyệt đi tới, áo ngoài và sa y đã rơi vào trong sông, bị nước sông cuồn cuộn bay tới cuốn đi.

Chương 1834: Tâm thần

Nàng nhẹ giơ bàn tay trắng lên, bắt đầu cởi tầng sa y thứ hai, da thịt tuyết trắng dưới từng tầng sa đen như núi tuyết dưới màn đêm, oánh nhuận rực rỡ khiến người ta suy nghĩ.

Là giả!

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, Cửu Phách Đao đột nhiên vung ra, một đạo đao khí cô đọng như thực chất gào thét chém ra!

Xoạt!

Đao khí nhanh nhẹn như điện, lập tức xuyên qua trên người Lệ Liệp Nguyệt, bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng tiêu tán, không có bất kỳ máu tươi gì chảy xuôi.

Bóng dáng của nàng vừa biến mất, lại có một bóng người xinh đẹp ung dung từ từ bay lên từ trong nước sông.

Nàng váy lụa màu nhẹ nhàng, ngọc biếc quấn quanh, chính là Yến Minh Họa!

Không đợi Bùi Lăng tiếp tục ra tay, nước sông bên cạnh Yến Minh Họa tách ra, một bóng người xinh đẹp mị hoặc, đầy quyến rũ hiện lên, nàng nhược cốt phong cơ, xinh đẹp tuyệt luân, cầm trong tay một chiếc quạt tròn sa mỏng nửa che môi son, lúc sóng mắt lưu chuyển như có vô tình ý tận kéo dài tới, tràn ngập phương thiên địa này, lại là Tư Hồng Khuynh Yến.

Chẳng mấy chốc, cách Tư Hồng Khuynh Yến không xa lại có một bóng người trồi ra từ trong nước sông, mái tóc ngắn ngang cằm bay phần phật theo gió, mặt mày tinh xảo như vẽ, nhuyễn giáp vừa người óng ánh phác hoạ ra đường cong chập trùng, rõ ràng là Văn Nhân Linh Sắt!

Ngay sau đó, một bóng dáng áo ngắn màu quýt váy vàng xuất hiện, nàng chải Song Đao Kế, phù dung quán, cắm trâm cài tóc hình kiếm, làn da trắng hơn tuyết, mắt như hoa đào, tay áo nhanh nhẹn chói lọi như tiên gia thần phi, chính là Kiều Từ Quang.

Sau đó, là Tư Hồng Diệu Ly mày ngài răng trắng, nhan sắc nổi bật...

Sau khi những nữ tu này xuất hiện lại không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã bắt đầu vừa cởi áo nới dây lưng vừa đầy tình cảm đi về phía Bùi Lăng.

Lúc bước đi, dáng vẻ xinh đẹp, trong miệng phát ra tà âm mềm mại uyển chuyển, làm huyết mạch người ta sôi sục.

Trong lòng Bùi Lăng lại sinh sôi ra khát vọng muốn song tu với những nữ tu này ngay tại chỗ, suy nghĩ này vừa xuất hiện, vô cùng vô tận dục niệm như lũ quét cuốn tới, gào thét kéo tới, suýt nữa trực tiếp nuốt hết hắn.

Phốc!

Hắn không do dự, lấy tay làm lưỡi đao, trong nháy mắt đâm vào chân trái của mình.

Cơn đau đớn dữ dội lập tức truyền đến, máu tươi tuỳ tiện chảy xuôi, Bùi Lăng lập tức khôi phục chút tỉnh táo.

Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, Cửu Phách Đao trực tiếp chém ra!

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí huyết sắc che ngợp bầu trời, tung hoành xen lẫn như lưới, tất cả nữ tu đều bị đao khí ngang nhiên chém rách, trong nháy mắt tan thành mây khói.

Bùi Lăng giơ cao trường đao, lại là một đao trực tiếp chém vào phương không gian.

Trong hư không, huyết quang chợt hiện!

Một mảnh ánh sáng huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường khó mà bắt giữ, chém ngang mà ra như thiên hà chuyển ngược, huyết sắc tràn ra toàn bộ phương thiên địa này, nơi đi qua sắc trời sáng rõ, nước sông xanh biếc đều bị chém thành hai, một khe nứt to lớn xuất hiện, thật lâu không thể lấp đầy.

Cùng lúc đó, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, vô số hồn thể tối tăm mờ mịt hiện ra trong hư không, theo huyết quang ngút trời rít lên giăng khắp nơi, trong nháy mắt lôi ra một cái lưới lớn rộng lớn che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thiên địa!

[Âm Hoạch Không Minh Trảm] !

"Răng rắc": "răng rắc"...

Tiếng vỡ vụn trong trẻo truyền ra, không gian tươi đẹp xuân quang vô hạn này ầm vang vỡ nát, bầu trời màu xanh xám và nước sông vàng đục lại hiện ra.

Cảm nhận được xung quanh quay về u ám tối nghĩa, lúc này Bùi Lăng mới mở hai mắt ra.

Trong lòng hắn nghiêm nghị, với loại thủ đoạn này, người ra tay chắc là tu sĩ Thiên Sinh giáo, hơn nữa có tu vi cực cao!

Bởi vì vừa rồi vị mệnh cách kiếm tu xung kích, tâm thần hắn thất thủ, suýt nữa bị ma tu Thiên Sinh giáo này lừa!

Lúc này, tiếng xé gió vang lên, một bóng người bay lượn tới từ nơi xa, nàng tinh tế yểu điệu, búi tóc cao váy dài, eo thon mặt xinh, mắt đẹp sóng ngang, dù xinh đẹp tuyệt thế nhưng da thịt trắng bệch như tờ giấy, chính là Tô Tích Nhu.

Lúc vạt áo băng rua bay múa, đi đến bên cạnh Bùi Lăng.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức nói: "Tô tiền bối..."

Còn chưa nói hết câu, Tô Tích Nhu trực tiếp đánh về phía Bùi Lăng.

Tốc độ kia rất nhanh, Bùi Lăng không kịp phản ứng.

Nàng bổ nhào vào trong lòng Bùi Lăng, lập tức duỗi cánh tay ra, ôm chặt eo Bùi Lăng.

Một luồng khí tức âm, rét lạnh, tĩnh mịch lập tức chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Đôi mắt Bùi Lăng lập tức đỏ hồng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn như sôi trào, không tự chủ được trở tay ôm Tô Tích Nhu, muốn lập tức tu luyện cùng nàng!

Cảnh vật xung quanh lại biến ảo, chẳng mấy chốc bầu trời sáng rõ, nước sông xanh biếc lại lặng yên xuất hiện, thay thế vẻ lờ mờ tối nghĩa.

Váy áo trên người Tô Tích Nhu rơi xuống từng kiện, thân thể tái nhợt tinh xảo lộ ra từng chút một, vàng ròng tán hoa rơi xuống, mái tóc đen trút xuống như thác nước.

Sợi tóc bay lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng, trong ánh mắt tràn đầy một loại khao khát cực hạn nào đó.

Bùi Lăng lập cảm thấy tình huống không đúng, đây không phải Tô Tích Nhu!

Là vị ma tu Thiên Sinh giáo kia!

Đối phương muốn thải bổ hắn, là đến cướp đoạt mệnh cách của hắn!

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức mặc niệm ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Ma Ha...] "

Chương 1835: Vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay...

Cạch! !

Lúc này, phương không gian vô cùng tươi đẹp này đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn, một bàn tay to lớn như che khuất bầu trời đột nhiên duỗi vào, một phát chộp tới "Tô Tích Nhu" trong ngực Bùi Lăng!

Quanh người "Tô Tích Nhu" lập tức hiện ra ác quỷ lít nha lít nhít, hình thù kỳ quái, cơn gió lạnh mãnh liệt, gào thét đón lấy thi thủ.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, không gian tươi đẹp lập tức xuất hiện vết nứt như mạng nhện, trời xanh và nước biếc như thuốc nhuộm bị pha trộn, đan xen tung hoành, toàn bộ không gian kỳ quái, khí tượng hỗn loạn tưng bừng.

Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng cường đại cưỡng ép ngăn cách hắn và "Tô Tích Nhu" trong ngực.

Phương không gian tươi đẹp này lại ầm vang vỡ nát!

Sắc trời tối tăm mờ mịt và nước sông vàng đục lại hiện ra ở trước mặt hắn.

Nước sông cuồn cuộn, trong dòng nước đục ngầu có vô số ám ảnh tới lui bay lượn, ác ý dày đặc trải rộng toàn bộ đáy nước, dường như phía dưới nước sông ẩn giấu vô số quỷ quái, sẽ hành động bất cứ lúc nào.

Một chiếc thuyền ô bồng nhỏ hẹp lẻ loi trơ trọi ngừng trên mặt sông, bên cạnh ô bồng treo một chiếc đèn lồng trải rộng con mắt màu lam tối.

Đèn đuốc âm u lạnh lẽo sâm nhiên, chiếu sáng một tấc vuông.

Bùi Lăng thấy mình đang đứng phía trên boong tàu, bên cạnh là một nữ tu yên tĩnh nhàn nhã, sắc mặt trắng bệch, tóc xanh búi cao, vàng ròng là quan, trên mặt nước cách đó không xa cũng có một nữ tu áo đen, váy vàng gừng, tái nhợt như chết, búi tóc cao kim quan, gấm lụa bồng bềnh...

Mặc dù khuôn mặt của hai người giống nhau như đúc, ngay cả chi tiết rất nhỏ cũng không khác biệt chút nào, đều là Tô Tích Nhu!

Chỉ có điều, Tô Tích Nhu đứng bên cạnh Bùi Lăng, vẻ mặt lạnh băng, khí tức bình ổn, có vẻ cực kỳ tỉnh táo.

Tô Tích Nhu đứng trên mặt nước, mặt ngọc yêu kiều, lúc nhìn quanh khó che giấu vẻ quyến rũ, nhưng lại xen lẫn sự hung lệ, hỗn loạn, giống hệt kiếm tu vừa xuất hiện!

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, chắc chắn Tô Tích Nhu đứng trên mặt nước là giải Chắc đối phương là ma tu Thiên Sinh giáo giả trang, tình huống không khác gì kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông, đã không còn nhiều lý trí.

Nếu không lấy thực lực tu vi Hợp Đạo kỳ của đối phương, trong tình huống vừa rồi hắn lại càng nguy hiểm hơn!

Người bên cạnh hắn mới là Tô Tích Nhu thật sự, chỉ có điều đối phương lại ra tay giúp đỡ hắn ngay lúc này, khiến hắn hơi bất ngờ.

Lúc này, Tô Tích Nhu đứng bên cạnh Bùi Lăng đột nhiên đưa tay, bàn tay mềm mại tinh tế tái nhợt đánh một trảo về phía Tô Tích Nhu đứng trên mặt nước.

Trong hư không lập tức duỗi ra tám bàn tay to lớn che khuất bầu trời, cùng nhau chụp vào Tô Tích Nhu kia, trong nháy mắt phong tỏa tất cả con đường bỏ chạy của nàng.

Khuôn mặt Tô Tích Nhu đứng trên mặt nước lập tức dập dờn như sóng nước, trong giây lát hóa thành một nữ tu xinh đẹp mị hoặc.

Tên nữ tu này hoa đào mặt ngọc, tiêm nùng duyên dáng, búi tóc Phi Tiên Kế, trên búi tóc cài quả cầu nhung nhiều màu, trên người chỉ mặc một cái yếm đỏ tươi thêu uyên ương nghịch nước, cánh tay khoác lụa đỏ, đai lưng xanh buộc lỏng quanh eo, váy lụa màu đỏ tươi, eo váy hơi thả lỏng rơi xuống xương hông, vòng eo trắng nõn mềm mại, cái rốn tinh xảo mượt mà lộ rõ.

Lán váy dài mở ra trên mặt đất, cơn gió lạnh thổi qua, có thấy rõ ràng chân dài óng ánh tuyết trắng.

Tu vi khí tức không hề kém hơn Tô Tích Nhu, chỉ là trên trán đây vẻ u ám, không ngừng tản ra sự hỗn loạn và sát ý.

Nàng chân trần đạp nước, bình tĩnh nhìn tám cái tay to lớn vồ xuống, không tránh không né, tâm niệm vừa động xung quanh lập tức hiện ra từng xà ảnh to lớn kỳ quái.

Thân thể cự xà vô cùng to lớn, tài hoa xuất chúng cũng sắp hóa rồng, sau khi hư ảnh xuất hiện lập tức gào thét nhảy lên, đón lấy tay của Tô Tích Nhu.

rầm rầm rầm...

Phía trên trường hà lập tức dấy lên sóng to gió lớn, xà ảnh bốc lên khuấy động nước sông, sóng lớn ngập trời, bùn cát bay lên, tiếng gió gào thét, nước sông đột nhiên hóa thành cơn mưa rào như trút nước.

Giữa không trung tràn ngập thi khí như thực chất, bàn tay to lớn mở ra che đậy toàn bộ phương thiên địa này, lúc vồ xuống nặng nề như núi lớn đổ nghiêng, kình phong như đao, chém ngang tứ phương.

Trong giây lát, Tô Tích Nhu mười ngón bấm pháp quyết, khí tức rét lạnh oán độc không ngừng ngưng tụ, nhảy nhót.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía nữ tu Thiên Sinh giáo.

Ngay sau đó, da thịt tuyết trắng kiểu nộn của nữ tu Thiên Sinh giáo nhanh chóng tái nhợt, chẳng mấy chốc đã mọc ra từng khối thi ban nhìn thấy mà giật mình.

Nữ tu Thiên Sinh giáo không để ý đến những thi ban này xuất hiện, lại đánh ra pháp quyết, cảnh vật xung quanh hơi chấn động một chút, chợt nhanh chóng biến hóa.

Bầu trời và mặt đất vốn rộng lớn nhanh chóng kiềm chế, trong nháy mắt đã hóa thành một chiếc quan tài chật hẹp.

Bùi Lăng và Tô Tích Nhu lập tức phát hiện, quay đầu nhìn lại, đã thấy hai người trần truồng lõa lồ, sóng vai nằm trong một chiếc quan tài đã bị đóng đinh.

Một loại ý niệm thải bổ và bị thải bổ mãnh liệt điên cuồng sinh sôi trong lòng hai người.

Mặt mũi Tô Tích Nhu tái nhợt, lập tức nổi lên vẻ đỏ hồng, lồng ngực bắt đầu chập trùng kịch liệt, nàng quay sang, đôi mắt sáng tỏ như ngôi sao nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng.

Chương 1836: Cơ duyên hoàn mỹ

Tâm thần của Bùi Lăng cũng bị khuấy động, hắn hé miệng, rất khó khăn nói: "Chú!"

Lập tức, quan tài vốn rắn chắc nhanh chóng hư thối, trên vật liệu gỗ mục nát sinh ra lít nha lít nhít mặt người oán độc.

Trong tiếng vui cười chói tai, bộ quan tài này hoàn toàn vỡ nát, cảnh vật xung quanh lại khôi phục như lúc ban đầu.

Phía trên trường hà cuồn cuộn, quanh người tên nữ tu Thiên Sinh giáo kia trải rộng thi ban, trên mặt đã không có chút dấu vết người sống nào, động tác cũng biến thành cực kỳ trì độn.

Sắc mặt Tô Tích Nhu lạnh lẽo, đột nhiên phi thân lên, một chưởng đánh xuống đầu nàng.

Chưởng kình lạnh thấu xương lay động cơn gió lạnh xung quanh, gào thét lao nhanh như sóng triều, gầm thét nhào về phía nữ tu Thiên Sinh giáo.

Cùng lúc đó, trong hai con ngươi Bùi Lăng có vô số phù văn nhỏ bé đan xen bốc lên, [Vĩnh Chú thần thông] !

Vốn khí tức của nữ tu Thiên Sinh giáo đã bắt đầu suy yếu, lập tức trở nên càng thêm yếu đuối.

Oanh! !!

Sau một lát, thân thể mất đi tất cả khí tức của nữ tu Thiên Sinh giáo rơi xuống nước, chậm rãi chìm xuống dưới.

Nước sông cuồn cuộn nhanh chóng che giấu tung tích của đối phương.

Dòng nước vàng đục dưới thuyền ô bồng yên tĩnh chảy xuôi, trong giây lát xung quanh yên lặng như tờ, dường như cũng không có gì xảy ra.

Nhìn qua tình cảnh này, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, đáng tiếc, đối phương đã sớm đánh mất lý trí...

Lúc này, Tô Tích Nhu nhẹ nhàng rơi xuống boong tàu, đứng bên cạnh hắn.

Đôi mắt đen sì của nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng, giọng nói âm u lạnh lẽo nhu hòa: "Tô Ly Kinh, bản tọa có thể không so đo tất cả những việc xảy ra trước đó"

"Nhưng."

"Ngươi nhất định phải đưa bản tọa cùng rời khỏi nơi này!"

"Sau này về tộc, tái tạo nhục thân cho bản tọa, quay về đạo đồi!"

"Nếu người là Tông Chủ, việc này không quá khó với ngươi."

"Để trao đổi, bản tọa có thể giúp đỡ ngươi ở một mức độ nào đó."

"Nhưng nếu là tình thế chắc chắn phải chết, bản tọa sẽ ưu tiên lấy mạng của ngươi!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức trả lời: "Được!"

Trong cánh cửa thứ ba này, cho đến bây giờ hắn chưa từng gặp sự tồn tại Phản Hư hậu kỳ trở xuống!

Nữ tu Hợp Đạo Thiên Sinh giáo vừa rồi, nếu không có Tô Tích Nhu ra tay giúp đỡ...

Nếu vừa rồi Tô Tích Nhu không ra tay, thật ra hắn cũng có thể đối phó.

Dù sao trong tình huống lúc đó, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay...

Đang nghĩ ngợi, thi thể nữ tu Thiên Sinh giáo đã hoàn toàn chìm vào trong sông, đột nhiên hóa thành một luồng hơi khói màu xám đen, bay ra mặt sông, lượn lờ chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức vặn vẹo, ánh mắt nhìn qua Tô Tích Nhu đầy dục vọng dày đặc.

Đây là mệnh cách của nữ tu Thiên Sinh giáo!

Rõ ràng vừa rồi hắn không tiếp xúc với thi thể của đối phương, kết quả chỉ cần đối phương bỏ mình, mệnh cách sẽ bị hắn hấp thu?

Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Bùi Lăng lập tức nhắm hai mắt lại, cưỡng ép đè xuống tất cả tạp niệm trong lòng.

Mặc dù bây giờ Tô Tích Nhu là lô đỉnh của hắn, nếu hắn muốn song tu, đối phương chưa chắc sẽ cự tuyệt nhưng đây là tranh đấu mệnh cách.

Nếu hắn thuận theo bản năng trong mệnh cách nữ tu Thiên Sinh giáo, mệnh cách nữ tu Thiên Sinh giáo sẽ áp chế mệnh cách vốn có của hắn, điều này cực kỳ bất lợi với hắn!

Trên trán Bùi Lăng dần chảy ra từng giọt mồ hôi, sau một hồi lâu khí tức của hắn đã bình ổn lại, lần nữa mỡ hai mắt ra.

Chỉ thấy dưới sắc trời tối tăm mờ mịt, sông dài vàng đục cuồn cuộn chảy xuôi.

Thuyền ô bồng chạy trên đó, tiếng nước sụt sùi.

Tô Tích Nhu áo đen váy vàng gừng đang đứng trên boong tàu, nhìn chằm chằm mặt sông xa xa như đang hộ pháp thay hắn.

Bùi Lăng hơi suy nghĩ, nếu tiếp tục hấp thu mệnh cách, tình huống của mình sẽ càng ngày càng nguy hiểm, phải chuẩn bị sẵn sàng dùng hệ thống uỷ thác...

Hiện tại chỉ cần chưa tới dịch trạm tiếp theo, cũng có thể gặp được tu sĩ chín môn phái lớn vẫn lạc ở U Tố mộ bất cứ lúc nào...

Bởi vậy, không thể dùng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], điều này ảnh hưởng đến việc Tô Tích Nhu ra tay.

Vốn [Thực Nhật bí lục] rất phù hợp nhưng thời gian tu luyện quá dài, một khi gặp phải nhân vật lợi hại gì, Tô Tích Nhu thất bại, thật sự tới lấy mệnh cách của hắn thì làm sao bây giờ?

Lựa chọn tốt nhất là tu luyện thuật pháp hoặc là nguyền rủa, còn có thể dùng để chiến đấu trong thời gian ngắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, nếu chút nữa cần sử dụng hệ thống uỷ thác, cứ tu luyện [Mạt Đạo Khuynh Tiên] do ý chí Chân Tiên truyền thụ cho Phó Huyền Tự!

Môn thuật pháp này có thể tăng thực lực của hắn lên rất nhiều!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, trên mặt sông màu vàng đục ở nơi xa đột nhiên có những bộ hài cốt màu sắc cũ kỹ như không biết chết đi bao nhiêu năm tháng, huyết nhục của những hài cốt này đều đã không còn sót lại chút gì, chỉ có xương cốt trắng hếu, chồng chất như núi.

Cho dù dưới sắc trời tối tắm mờ mịt, hài cốt vẫn tản ra ánh sáng oánh nhuận, hoặc khí tức trong trẻo quanh quẩn, hoặc ma ý dày đặc, đạo vận âm tà, rất hiển nhiên chủ nhân những hài cốt này có cả chính tà, khi còn sống có tu vi cực cao.

Chương 1837: Cơ duyên hoàn mỹ (2)

Hài cốt như núi băng lơ lửng trên mặt sông, khổng lồ, trầm mặc, âm u lạnh lẽo, chìm nổi trong dòng nước cuồn cuộn.

Bùi Lăng lập tức cảnh giác, nhanh chóng truyền âm hỏi: "Đó là cái gì?"

Tô Tích Nhu ngẩng đầu, cũng nhìn những bộ hài cốt kia, sau đó nói: "Đó là đường đến cơ duyên hoàn mỹ mà chúng ta đã từng tìm kiếm"

Hoàn mỹ?

Cơ duyên?

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt nghĩ đến sau khi thông qua cánh cửa thứ hai, hắn đạt được rất nhiều kiến thức cấm kỵ, bẩm sinh tất cả quỷ vật đều có thiếu hụt, chỉ có cấm kỵ mới hoàn mỹ vô khuyết!

Hiện tại nghe ý của Tô Tích Nhu, dù là tu sĩ Nhân tộc cũng không phải hoàn mỹ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nhịn được hỏi: "Hoàn mỹ là chỉ cái gì?"

Tô Tích Nhu nói: "Sau Hợp Đạo là độ kiếp."

"Tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ có Thiên Đạo Trúc Cơ mới có thể dẫn xuống Trúc Cơ kiếp"

"Chỉ có Kim Đan do tu sĩ Trúc Cơ kỳ kết thành, mới có thể dẫn xuống Kim Đan kiếp."

"Chỉ có Tiên Anh do tu sĩ Kết Đan kỳ ngưng ra, thiên địa mới có thể sinh hạ Nguyên Anh kiếp..."

"Trước khi Hóa Thần, chỉ có tu sĩ đi mỗi một bước này đến hoàn mỹ, đi đến cực hạn, mới có thể dẫn xuống Thiên kiếp."

"Lấy từng vòng Thiên kiếp này tẩy luyện tâm tư bản thân mình, không ngừng rèn luyện thuần hóa, lấy đó làm vững chắc đạo cơ, gia tăng nội tình"

"Sau khi Hóa Thần, mặc dù tình huống có chỗ cải biến, nhưng trên bản chất lại không khác nhau chút nào"

"Còn Độ Kiếp kỳ...

"Thật ra cũng giống như Trúc Cơ kiếp, Kim Đan kiếp, Nguyên Anh kiếp, nhưng thứ cần không chỉ là một cảnh giới nào đó hoàn mỹ, mà là toàn bộ con đường hoàn mỹ vô khuyết, mới có thể chân chính bước trong đó."

"Hoàn mỹ là chìa khoá của Độ Kiếp kỳ.

Nói đến đây, Tô Tích Nhu dừng một chút, đột nhiên nghi ngờ hỏi:

"Đây là kiến thức mà tất cả thiên kiêu Chẩm Thạch Tô thị ta phải học tập từ nhỏ."

"Nếu ngươi là con cháu Tô thị ta, còn là Tông Chủ đương nhiệm, vì sao không biết?"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, hắn cũng không phải con cháu Chẩm Thạch Tô thị, đầu thể biết?

Thế nhưng, hoàn mỹ có liên quan với Độ Kiếp kỳ, cấm kỵ U Tố mộ, đều là hoàn mỹ...

Nghĩ tới đây, hắn không giải thích vấn đề vừa rồi, mà hỏi tiếp: "Tu vi của cấm kỵ U Tố mộ đều là Độ Kiếp kỳ?"

Thấy Tô Ly Kinh không trả lời câu hỏi của mình, Tô Tích Nhu cau hàng lông mày kẻ đen nhưng vẫn trả lời: " Chú là Đại Thừa, chắc hai vị khác cũng không khác lắm."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nhìn qua đống thi hài kia, lại hỏi: "Đường đến cơ duyên hoàn mỹ lại là cái gì?"

Phần cơ duyên hoàn mỹ này đã xuất hiện ở trong cánh cửa thứ ba do "Chú" để lại, chắc chắn cũng là tạo hóa của mình.

Nếu là thứ của mình, đương nhiên không thể bỏ qua.

Tô Tích Nhu nói: "Một trong Hồng Hoang Tam Mộc."

"Thần mộc Phù Tang"

"Mười ngày nghi lại chỗ viễn cổ."

"Chỗ mặt trời mọc, Cam Uyên trấn vật."

"Chỉ có điều, rất lâu trước đó, thiên địa xảy ra một trận đại biến."

"Chín vị đại năng Nhân tộc thiên tư tung hoành, thừa thiên đại vận cùng ích tiên lộ..."

"Trong sự thay đổi đó, thần mộc vẫn lạc, hài cốt khô héo của nó rơi vào U Tố mộ, cắm rễ nẩy mầm, tên là Quỷ Tang...

"Hạt giống Quỷ Tang không chỉ có thể làm đạo đồ của tu sĩ chúng ta hoàn mỹ, hơn nữa sau khi độ kiếp, còn có thể sớm có được một tia tiên uẩn, có lợi ích to lớn với việc thành tiên tiếp theo"

"Lúc trước, sau khi bản tọa biết được tin tức này, đã đến vì ba viên hạt giống kia."

"Rất nhiều tu sĩ chín tông môn lớn vẫn lạc ở U Tố mộ cũng giống như bản tọa."

Thần mộc?

Hạt giống Quỷ Tang?

Bùi Lăng xoay chuyển suy nghĩ, lập tức hỏi: "Ba viên hạt giống, trong đống thi hài kia có một viên?"

Tô Tích Nhu khẽ gật đầu, sau đó nói: "Trước khi Hợp Đạo không nên tới gần"

"Nếu không tu vi, nhục thân, hồn phách, mệnh cách của ngươi...

Đều trở thành chất dinh dưỡng của hạt giống"

"Những thi hài kia từng là tu sĩ thiên kiêu của chín tông môn lớn, không có bất kỳ một vị nào có tu vi thấp hơn Phản Hư, trong đó còn có rất nhiều Hợp Đạo..."

"Đừng để ý tới những thứ này."

"Trực tiếp đi đủ chín dịch trạm, lấy được tạo hóa của Chú trước."

"Ngươi là người thừa kế của Chú, có thể tự do ra vào U Tố mộ."

"Chờ đến khi tu vi đạt tới Hợp Đạo đỉnh phong, lại đến thử cũng không muộn!"

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, chỉ cần tu sĩ Phản Hư kỳ tới gần hạt giống Quỷ Tang, sẽ trực tiếp biến thành chất dinh dưỡng của nó?

Nguy hiểm này thật sự quá lớn, vẫn phải làm theo lời nói của Tô Tích Nhu sẽ thỏa đáng hơn.

Dù sao, hắn có hệ thống tu luyện, mỗi một cảnh giới đều rất hoàn mỹ, chỉ thiếu một cơ duyên như thế, cũng không phải việc lớn gì...

Thuyền ô bồng tiếp tục đi tới, dần tới gần đống thi hài kia.

Chỉ có điều, mặc dù khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng gần, lại như vĩnh viễn cách một đoạn, không thể thật sự đến gần.

Sau khi đến gần nhìn đông đảo thi hài, càng thêm thấy mà giật mình.

Trong rất nhiều thi hài, bùn cát trầm tích, thậm chí sinh ra rất nhiều linh thực âm tính, tùy ý leo lên độc lâu và di cốt. Còn có rất nhiều đao thương kiếm kích mất đi linh tính rơi xuống bên trong, hoàn toàn không có vẻ sắc bén vô song năm đó, biến thành sắt thường, vết rỉ loang lổ.

Nhìn lại trong sâm nhiên còn có vẻ thê lương.

Chương 1838: Trưởng bối yêu mến

Một luồng dao động cực kỳ tối nghĩa truyền ra từ chỗ sâu thi hài.

Dao động kia cũng không đáng sợ, cũng không phải âm tà, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng, thanh linh mờ mịt, khí vận tự do phiêu tán, trong cảm giác của Bùi Lăng lại không phát hiện được bất kỳ cảm giác nguy cơ gì, cảm xúc phun trào như đụng phải cơ may lớn, tạo hóa lớn gì đó...

Từng sự mê hoặc mạnh mẽ lóe lên trong đầu.

Dường như bên trong thi hài này có một lợi ích khổng lồ có một không hai, chỉ cần bất kỳ sinh linh gì tiếp cận nó, bắt lấy nó là có thể lập tức thành tựu tiên nhân, phi thăng thành tiên...

Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, nghiêm nghị nhìn qua thuyền ô bồng và thi hài cách một khoảng cách đi qua nhau.

Trong tiếng nước róc rách, đống thi hài từ từ đi xa.

Khí tức âm u và sự mê hoặc dày đặc cũng dần nhạt lại, cho đến khi biến mất không còn tăm tích.

Sau đó, tất cả bình an vô sự.

Sắc trời tối tăm mờ mịt bắt đầu ảm đạm xuống từng chút một.

Ngay trước khi đêm tối hoàn toàn giáng lâm, cuối cùng trên mặt sông xa xa đã xuất hiện một chút đèn đuốc.

Đã đến dịch trạm thứ hai.

Thuyền ô bồng không cần điều khiển, chạy về phía đèn đuốc.

Trong giây lát, nó đến một bến tàu nhỏ cũ nát.

Bến tàu không có một ai, sắc trời bắt đầu nhanh chóng thu nạp.

Bùi Lăng gõ đèn lồng từ mui thuyền, cùng xuống thuyền với Tô Tích Nhu, đi đến dịch trạm bên bờ sông.

Ngay lúc hắn bước lên cầu tàu, đèn đuốc ban đêm như đột nhiên bị thổi tắt, sắc trời còn sót lại đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bóng tối dày đặc bao phủ xuống.

Nước sông sôi trào trong đêm tối, sự vật không biết tên nhảy vọt bay nhảy trong nó, kích thích gợn sóng, tản ra mùi tanh và tiếng nước dày đặc.

Trong bóng tối, bốn phương tám hướng như có vô số con mắt, tràn ngập khát vọng và mơ ước tập trung tới.

Cảm giác uy hiếp mạnh mẽ như sóng triều.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc cầm theo đèn lồng, dựa vào ánh sáng màu lam tối yên tĩnh bước đi.

Chẳng mấy chốc, hắn và Tô Tích Nhu đã đến trước cửa dịch trạm thứ hai.

Đây là một tòa dịch trạm gần nước, bảng hiệu đã tróc ra rất nhiều, hai chữ phía trước đã hoàn toàn phong hoá, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt hai chữ "dịch trạm" ở đằng sau.

Bố cục tổng thể không khác với dịch trạm đầu tiên bao nhiêu, cửa lớn cũng khép hờ, chỉ có điều chắc vì toà dịch trạm này được xây gần nước, có rất nhiều cách bài trí và hoa văn liên quan đến nước, trong không khí cũng ướt sũng, có rất nhiều hơi nước.

Còn có một số mùi tanh thuỷ sản đặc biệt.

Bùi Lăng và Tô Tích Nhu đẩy cửa đi vào, đi vòng qua bức tường, xuyên đình vào cửa, đi vào đại đường dịch trạm.

Toà đại đường này rất thấp bé.

Thế nhưng cũng giống với toà dịch trạm trước đó, bên trong đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.

Mỗi một ngọn đèn lửa đều đặt trong từng chiếc vạc nước.

Trong vạc nước đựng đầy chất lỏng đen sì, cây đèn trôi nổi trên đó hơi lay động.

Chất lỏng kia như vật sống gì đó, thỉnh thoảng hiện ra từng vòng gợn sóng.

Trong quầy cạnh cửa, một người áo đen đứng thẳng tắp, mũ trùm kéo rất thấp, không nhìn ra bất kỳ khuôn mặt gì.

Thấy có người tiến đến, giọng người áo đen này tối nghĩa nói: "Ở nơi đầy đủ năm ngày, mới có thể đến trạm tiếp theo."

Nghe vậy, Bùi Lăng không hề bất ngờ, gọn gàng dứt khoát hỏi:

"Nơi đây có quy tắc gì?"

Người áo đen khàn giọng nói: "Gõ cửa đừng đáp lại, đập vai đừng quay đầu."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Đa tạ."

Hắn và Tô Tích Nhu ngồi xuống một chỗ trống, người áo đen không nói tiếng nào rót hai bát hồn tửu, đã bưng lên cho bọn họ.

Bùi Lăng tiếp nhận hồn tửu, uống một hơi cạn sạch. Tô Tích Nhu cũng giống thế.

Uống xong hồn tửu, Bùi Lăng không hề lưu lại chút nào, lập tức đứng dậy, trực tiếp đi đến căn phòng phía sau, Tô Tích Nhu theo sát phía sau.

Đi ra từ cửa sau đại đường, là một đường hành lang chật hẹp.

Cuối con đường là hành lang xếp thành một dãy, trên hành lang mở rất nhiều cửa, mỗi một cánh cửa đều là một căn phòng.

Bùi Lăng đi đến trước một cánh cửa phòng nửa mở, sau khi dừng lại, lập tức nói: "Tiền bối, nơi đây quỷ quyệt, vô cùng nguy hiểm"

"Vì lý do an toàn, kính xin tiền bối ở cùng một phòng với ta cho an toàn."

Tô Tích Nhu im lặng không nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lại nói tiếp: "Xin tiền bối yên tâm, ta là Tông Chủ Thánh tông, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên, sao lại làm ra việc khinh người trong phòng tối?"

"Bởi vì cái gọi là chuyện gấp phải thay đổi, hiện tại quan trọng nhất là còn sống cùng rời khỏi nơi đây."

"Nếu ngươi và ta ở bên trong, có ai gặp chuyện không may, sẽ không tốt cho việc tái tạo nhục thân và trở về của tiền bối."

"Tu sĩ chúng ta theo đuổi tiêu dao, tự tại, mình không theẹn với lương tâm là được, cần gì quan tâm lễ nghi thế tục rắc rối?"

"Nếu tu luyện đến nay còn có nhiều quy định cứng nhắc, bó tay bó chân, chẳng lẽ không phải sẽ lạc lối, đạo tâm bị long đong?"

"huống chi Tô Ly Kinh ta đã sớm thành hôn, đạo lữ Tư Hồng Khuynh Yến là đệ nhất mỹ nhân Tư Hồng thị, lại hiền lương thục đức, ôn nhu thiện lương, có thê như thế, còn cầu mong gì..."

Chương 1839: Không thể đáp lại

Nói xong, trong lòng Bùi Lăng càng ngày càng không chắc, chẳng lẽ Tô Tích Nhu này đã đoán được hắn muốn... Ách, không đúng, là hiểu lầm ý của hắn?

Ngay lúc Bùi Lăng muốn tiếp tục tìm càng nhiều lý do hơn, Tô Tích Nhu dời mắt, nhìn qua cửa phòng nói: "Tu vi của ngươi... Chỉ có... Phản Hư trung kỳ..."

"Hơn nữa... Lại là hậu bối Tô thị..."

"Bản tọa là trưởng bối...

"Đúng là... Cần quan tâm... Ngươi một chút..."

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức cực kỳ vui mừng.

Đúng vậy, Tô Tích Nhu nói không sai!

Vì hắn có thực lực thấp mới cần đối phương quan tâm thật tốt, hắn không hề có ý mưu đồ bất chính, Tô Tích Nhu ở cùng một phòng với hắn cũng là vì trưởng bối yêu mến...

Thế là, Bùi Lăng đẩy cửa phòng ra, đồng thời đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tô Tích Nhu, dưới tay lạnh buốt mềm mại, lạnh lẽo sâm nhiên.

Bùi Lăng lập tức nói: "Tiền bối, chúng ta nhanh đi vào một chút!"

Tô Tích Nhu nhẹ gật đầu, không hề có ý phản kháng, mặc cho Bùi Lăng đưa nàng vào phòng...

Đại đường dịch trạm.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân.

Chẳng mấy chốc có một tu sĩ hoa phục đi đến, hắn ta mặc áo bào hoa mỹ, long chương phượng tư, đầu đội một đỉnh kim quan, bên hông treo mấy cái ngọc tỉ, khí tức bành trướng lại xen lẫn hỗn loạn.

Tu sĩ đi vào bên trong, lập tức tán bào ngồi xuống trước một cái bàn.

Người áo đen không nói tiếng nào rót một chén hồn tửu.

Tu sĩ kim quan bưng chén sành lên, uống một hơi cạn sạch.

Khí tức hỗn loạn quanh người hắn ta đạt được sự ổn định.

Ngay sau đó, lại có một nữ tu dung mạo tuyệt đẹp khoan thai đi vào.

Nữ tu xinh đẹp yểu điệu, vẻ mặt tươi đẹp, thải y váy hoa, hoàn bội đỉnh đang, cầm trong tay một nhánh hoa cỏ nở rộ cánh hoa màu hồng nhạt, bước chân nhẹ nhàng như bướm.

Khí tức của nàng giống với tu sĩ kim quan, trong cường đại trộn lẫn từng tia từng sợi hỗn loạn.

Người áo đen cũng mang cho nàng một bát hồn tửu, nữ tu nâng tay áo che mặt, lúc này mới bưng chén sành lên uống cạn.

Cũng không lâu lắm, tên tu sĩ thứ ba đến đây.

Thân hình hắn ta cao lớn khôi ngô, giấu cả người trong một bộ khôi giáp nặng nề dữ tợn, ngay cả sợi tóc cũng không lộ ra chút nào, mỗi một bước đều khiến toàn bộ mặt đất khẽ chấn động.

Dáng vẻ hiên ngang, sau khi đi vào bên trong ngồi xuống, cũng uống hồn tửu do người áo đen đưa lên...

Căn phòng trong dịch trạm này bày biện không khác gì trước đó, bốn vách tường trống trơn, dù trong phòng rộng rãi cũng chỉ có một giường một màn.

Đầu giường đặt một đế đèn điêu khắc từ tảng đá, hiện tại đang đốt lên, tản ra ánh sáng mờ nhạt.

Đồ vật đều cực kỳ cổ xưa, đã cực kỳ nhiều năm rồi.

Trong căn phòng này tràn ngập một mùi mục nát lại ẩm ướt âm u lạnh lẽo, là kiểu mùi nhiều năm không người ở lại.

Bùi Lăng vừa ôm Tô Tích Nhu đi đến bên giường vừa nói: "Tiền bối, xin tin tưởng ta."

"Từ trước đến nay Tô Ly Kinh ta quang minh chính đại, lòng dạ ngay thẳng, lần này chung sống một phòng chỉ vì thay đổi theo tình huống, tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ gì."

"Đợi chút nữa cho dù cùng giường chung gối, giữa ngươi và ta cũng trong sạch, không xảy ra bất kỳ chuyện gì!"

Tô Tích Nhu chỉ "Ừ'" hai tiếng, lại không nói thêm gì nữa, mặc cho Bùi Lăng ôm nàng đến trên giường.

Ngay sau đó, Bùi Lăng cũng nằm xuống bên cạnh nàng...

Suy nghĩ của hắn vừa động, màn rách nát lập tức rơi xuống, che kín xung quanh giường chiếu.

Hai người nằm sóng vai nhau, có thể nghe được hô hấp của nhau, sợi tóc ống tay áo xếp chồng lên nhau, khí tức quấn giao như dệt, một cảm giác kiều diễm lặng yên sinh sôi.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc'.

Bùi Lăng lập tức nhắm hai mắt lại, duy trì tư thế nằm ngửa không nhúc nhích.

Ngay lúc hắn chợp mắt, thần niệm tiêu tán ra bên ngoài cũng bị pháp tắc nơi đây áp chế về trong cơ thể, cũng không thể cảm giác được tất cả ở ngoại giới.

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc."

"Loảng xoảng rầm!"

Tiếng gõ cửa càng ngày càng vang, càng ngày càng gần.

Lần này, tình huống không giống lúc ở dịch trạm thứ nhất, chỉ có tiếng gõ cửa đơn điệu lặp đi lặp lại vang lên, lại không có bất kỳ lời nói mê hoặc gì.

"Loảng xoảng rầm!"

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng cuồng bạo, bên trong như tràn ngập sự hận ý vô cùng vô tận với người sống, đến đằng sau, tiếng gõ vang như thiên quân vạn mã giục ngựa lao nhanh, cuồn cuộn ép vào trong phòng.

Lúc bắt đầu, Bùi Lăng vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng thời gian dần trôi qua, hồn phách của hắn bắt đầu rung chuyển theo tiết tấu gõ cửa, dường như ngàn vạn cương châm đâm vào đầu óc, đau đớn to lớn không ngừng truyền khắp toàn thân.

Trong hai lỗ tai của hắn dần chảy ra vết máu tươi.

Bùi Lăng không có bất kỳ động tác gì, pháp tắc của căn dịch trạm này khác với căn dịch trạm thứ nhất.

Sau khi nghe được tiếng gõ cửa ở gian dịch trạm thứ nhất, không thể mở mắt.

Nhưng nơi này lại không thể đáp lại.

Khái niệm đáp lại này rất mơ hồ.

Nếu hiện tại tiến hành phòng ngự, là đáp lại công kích, bởi vậy không thể phòng ngự, không thể động đậy!

"Loảng xoảng loảng xoảng rầm..."

Tiếng gõ cửa càng ngày càng vang, lực trùng kích cũng càng ngày càng mạnh, Bùi Lăng cắn răng gắng gượng chống đỡ.

Thời gian năm ngày này vừa bắt đầu...

Chương 1840: Không thể đáp lại (2)

Nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết những sự tồn tại đang gõ cửa!

Nếu không, mình không chống đỡ được năm ngày!

"Loảng xoảng loảng xoảng rầm..."

Lúc hắn suy nghĩ, tiếng gõ cửa như sóng dữ mãnh liệt, gần như gào thét.

Bùi Lăng nhắm chặt hai mắt cũng bắt đầu chảy ra vết máu đỏ thắm...

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng gõ cửa dừng lại.

Hắn lập tức mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt vẫn là màn cũ nát, căn phòng đơn sơ, tất cả như lúc ban đầu, tình cảnh vừa nãy như ảo giác.

Chỉ có điều, Tô Tích Nhu lại đã biến mất không thấy gì nữa, trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình hắn.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, vừa rồi Tô Tích Nhu đáp lại?

Không!

Không có khả năng!

Lúc ở dịch trạm thứ nhất, hệ thống đưa tặng lô đỉnh cho hắn, toàn bộ quá trình Tô Tích Nhu đều không mở mắt, không có bất kỳ đáp lại gì, cho đến khi hắn thi triển [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1...

Loại tình huống kia, Tô Tích Nhu cũng có thể nhẫn nhịn được, huống chi tiếng gõ cửa vừa rồi?

Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Tô Tích Nhu chẳng những không dám mở mắt, ngay cả bất kỳ hành động nào cũng không có, hơn phân nửa là sau khi trúng [Minh Thiên Đại Mộng], không biết hắn đã dùng pháp tắc nào ở dịch trạm...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, thời gian cấp bách Tô Tích Nhu là tu sĩ Hợp Đạo, vốn là sự tồn tại trong cánh cửa thứ ba, không có khả năng xảy ra chuyện.

Hiện tại quan trọng nhất là giải quyết người vừa gõ cửa trước!

Thế là, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Hắn đẩy cửa ra, đi đến hành lang.

Hành lang này rất dài, hai bên đều không nhìn thấy điểm cuối, đều biến mất trong u ám bối rối.

Hai bên hành lang có từng cánh cửa, từng căn phòng nối tiếp nhau.

Lúc này bóng tối bao trùm, đèn đuốc trong cả tòa dịch trạm đã dập tắt. Lấy thị lực của tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn rõ hình dáng gần đó.

Bùi Lăng đứng trên hành lang cảm ứng, phần lớn những căn phòng này đều trống không.

Chỉ có sau năm cánh cửa có khí tức.

Một cái trong đó là phòng của Bùi Lăng, bốn cánh cửa còn lại, một cái là khí tức [Hoàng Minh Thánh Lục], hiển nhiên là người Lưu Lam hoàng triều; một đạo khí tức có sự tương tự vi diệu với Yến Minh Họa, chắc là tu sĩ Tố Chân Thiên; còn có một đạo có công pháp giống với Văn Nhân Linh Sắt, chính là một mạch truyền thừa; một đạo cuối cùng rõ ràng là khí tức của Tô Tích Nhu!

Bùi Lăng nhíu mày, đây là vì pháp tắc nơi đây cưỡng ép tách hắn và Tô Tích Nhu ra...

"Lần này đều là tu sĩ bên chính đạo..."

"Thế nhưng, đã xuất hiện ở đây, sẽ không còn là người sống nữa"

"Dù bọn họ chỉ còn lại bản năng giết chóc giống vị kiếm tu Hàn Âm Kiếm tông kia, hay vẫn giữ lại lý trí khi còn sống như Tô Tích Nhu, hiện tại ta cũng không thể nương tay!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đi đến phòng của tu sĩ Lưu Lam hoàng triều trước tiên.

Trong tình hình hiện tại, không cần nghĩ cũng biết sự tồn của ba vị chính đạo này đều là tới đoạt mệnh cách của hắn!

Không biết tiếng gõ cửa vừa rồi là người nào trong ba người này.

Sự ác ý của đối phương với người sống hùng hậu mênh mông, dù từng là người tấm lòng rộng mở cỡ nào, nhưng bây giờ cũng đã không còn là tu sĩ chính đạo chân chính.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng chạy tới trước cửa tu sĩ Lưu Lam hoàng triều.

Hắn giơ tay lên, bắt đầu gõ cửa: "Cốc cốc cốc."

Trong cửa hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ với điều này, lập tức mở miệng nói: "Vạn vật sinh mà có linh, chúng sinh sinh ra bình đẳng, lấy chủng loại mạnh yếu phân chia quý tiện cao thấp, tổn hại sinh linh sinh mà đáng ngưỡng mộ, thật sự bỏ gốc lấy ngọn."

"Lúc này tu sĩ chúng ta lấy giáo hóa chúng sinh, chăm sóc vạn dân làm nhiệm vụ của mình, giúp đỡ chính nghĩa, xứng với thiên địa."

"Mặc dù tại hạ ở trần ai đã lâu, lại hâm mộ hoàng triều, chỉ là người sơn dã, thô bỉ không chịu nổi, không biết tiền bối có thể chỉ dạy ta?"

Trong cửa vắng lặng im ắng, dường như không nghe thấy cái gì hết.

Bùi Lăng lại nói tiếp: "Tại hạ Vương Cao, thẹn là hạng nhất đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều khoá này, được Dược Tiên Nữ quan tâm truyền thụ truyền thừa Đan Tổ"

"Bây giờ có mấy vị đan dược, đan phương từ truyền thừa, kính xin tiền bối đánh giá một hai"

Ngay lúc Bùi Lăng nói chuyện, cách đó không xa có một cánh cửa phủ đầy tro bụi, lặng yên mở ra một khe hở, không phát ra bất kỳ tiếng động.

Lúc này, thấy lý niệm và đan đạo của Lưu Lam hoàng triều cũng không thuyết phục được vị bên trong, suy nghĩ của Bùi Lăng xoay chuyển, nói tiếp: "Có lẽ tiền bối không biết, trước đây không lâu, ma đạo lại xung đột biên giới, đại chiến chính ma bộc phát"

"Cửu Nghi sơn bị chiếm đóng gần hết, mặc dù tứ tông chúng ta khẩn cấp tiếp viện, nhưng khí thế ma đạo hung hăng, thiên hạ sinh linh đồ thán, thái tử hoàng triều, Chung Quỳ Việt Cức điện hạ gặp ám toán, chịu trọng thương..."

"Bây giờ ngàn vạn lê dân rơi vào tay địch, vô số dân chúng trôi đạt khắp nơi, vô số nữ tử hài tử khóc không ra tiếng, dù chư đệ tử chiến tử tới tấp, lại không thể phân thân..."

"Hoàng triều cần tiền bối!"

"Chính đạo cần tiền bối!"

"Kính xin tiền bối suy tính vì thương sinh thiên hạ, gấp rút tiếp viện chính đạo! Cứu dân trong nước lửa!"

Chương 1841: Đừng quay đầu

Đang nói, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một bàn tay vô cùng lạnh buốt, đập vào trên vai hắn.

Một luồng ý lạnh dày đặc lập tức xâm nhập trong cơ thể hắn.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, vô thức muốn quay đầu, lập tức ngừng động tác này.

Đập vai đừng quay đầu, là pháp tắc của căn dịch trạm này!

Hiện tại chỉ cần hắn không quay đầu lại, trong thời gian ngắn sự lạnh lẽo này còn không làm gì được hắn.

Nhưng nếu xúc phạm pháp tắc nơi đây, hắn sẽ lập tức rơi vào tuyệt cảnh!

Biết tình huống không đúng, Bùi Lăng không gõ cửa cũng không thuyết phục tu sĩ Lưu Lam hoàng triều trong phòng nữa, mà lui từng bước một về phía gian phòng của mình.

Chẳng mấy chốc, lại có một bàn tay lạnh buốt đập vào một bên bả vai khác của hắn.

Sau đó là là bàn tay thứ ba, bàn tay thứ tư... Càng ngày càng nhiều bàn tay như từng khối băng cứng vạn năm không thay đổi lần lượt rơi xuống, một cái tiếp một cái vỗ vào vai Bùi Lăng...

Ý lạnh xâm nhập đột nhiên tăng lên.

Bùi Lăng cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng, Dần dần, mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng gian nan, cả người như cơ quan bị gỉ, cho dù là động tác nhỏ bé đơn giản cũng tiến hành cực kỳ chậm chạp không lưu loát.

Vị đang vỗ vai hắn từ sau lưng, không muốn hắn về phòng!

Bùi Lăng ráng chống đỡ tiếp tục lui lại, nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy một cơn buồn ngủ mãnh liệt.

Trong lòng hắn lập tức cảm thấy nặng nề, thời gian sắp đến!

Khí tức quanh người Bùi Lăng đột nhiên tăng vọt, lại đã dùng ra [Trường Hận Chú] !

Nhân lúc [Trường Hận Chú] có hiệu lực, tốc độ Iui lại của hắn lập tức tăng tốc.

"Kẹt kẹt."

Lúc này, cửa phòng tu sĩ Lưu Lam hoàng triều đột nhiên mở ra một khe hở nhỏ xíu.

Một mảnh áo bào màu vàng sáng, phất qua khe cửa.

Ngay lúc người ở bên trong sắp đi ra, Bùi Lăng vừa sải bước ra đã lui vào gian phòng của mình.

Trong chớp mắt hắn vượt qua ngưỡng cửa, tất cả cánh tay đang vỗ vào bả vai từ sau lưng mình lập tức biến mất.

Loại cảm giác lạnh băng như rơi vào hầm băng kia, cảm giác nặng nề cũng tan thành mây khói.

Trạng thái của Bùi Lăng khôi phục như thường.

Hắn không do dự chút nào, lập tức đi đến bên giường, nằm lên giường mắt nhắm lại.

Hắn vừa nằm xuống, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa quen thuộc: "Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng nói: "Tiểu bối, bây giờ tình hình đại chiến chính ma cụ thể như thế nào?"

"Bổn vương nguyện ý lập tức rời khỏi nơi đây, gấp rút tiếp viện chính đạo, nhưng cần ngươi dẫn đường, nếu không ta không thể rời đi."

Bùi Lăng không trả lời.

Trong giây lát, giọng nói bên ngoài còn nói thêm: "Triều ta coi chúng sinh bình đẳng, là cõi yên vui duy nhất trong phương thiên địa này."

"Như ngươi nói, vạn vật sinh mà có linh, linh tính đáng ngưỡng mộ, không phân cao thấp"

"Dù bây giờ ngươi là Nhân tộc, là người chết, hay là người thừa kế của Chú, triều ta đều đối xử như nhau."

"Kính xin ngươi mở cửa một lần, hoặc là gật đầu đồng ý, bổn vương nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi, thẳng thắn gặp mặt ngươi, biết gì nói nấy!"

Bùi Lăng vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng gì.

Ngay sau đó, giọng nói bên ngoài lại nói: "Bổn vương tu luyện hỏa đạo một trong những bí truyền của Chung Quỳ thị, rất có tâm đắc trên luyện đan"

"Không những đã đọc đủ thứ điển tịch trong bí khố hoàng triều, lúc còn nhỏ đã từng được trưởng bối dẫn đường hạ bái gặp Dược Tiên Nữ, được Dược Tiên Nữ truyền thụ một chút da lông của Đan Tổ, sau ngàn năm nghiên cứu, rất có thu hoạch"

"Nếu ngươi có truyền thừa Đan Tổ, cũng có thể nói chuyện lâu hơn chút, xác nhận với nhau."

"Không biết tiểu bối đã biết tứ đại đan được trong truyền thừa của Đan Tổ...

Bùi Lăng tiếp tục nằm, ngay cả mí mắt cũng không động một chút.

Thấy Bùi Lăng vẫn không trả lời, tiếng động bên ngoài lập tức trở nên nóng nảy: "loảng xoảng rầm": "loảng xoảng rầm", tiếng gõ cửa trở nên cực kỳ kịch liệt chói tai, tu sĩ Lưu Lam hoàng triều nổi giận nói: "Mở cửa! Mở cửa!"

"Tiểu bối! Nhanh chóng mở cửa!"

"Nếu không bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!"

"Bổn vương là hoàng tộc Lưu Lam, Thiền Lâu của Lưu Lam ta trải rộng thiên hạ, tin tức vô cùng linh thông, nếu ngươi không mở cửa, đợi ngày sau bổn vương tra ra tung tích của ngươi, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ!"

"Trong thiên hạ đều là vương thổ! Đất ở xung quanh, nên là vương thần!"

"Ngươi luôn mồm hâm mộ triều ta, bây giờ lại tránh không gặp, không phải có lòng trêu đùa sai? !"

Giọng nói này đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng hùng vĩ, uy nghiêm như bề trên ngồi ở ngôi cao chấp chưởng quyền sinh sát, sắc bén hỏi.

Một luồng uy áp thật lớn uy nghiêm trấn áp xuống, đường hoàng hùng như hoàng tộc, Bùi Lăng lập tức cảm thấy đau đớn như hỏa diễm thiêu đốt trải rộng toàn thân mình.

Trong nháy mắt hắn hiểu được, chắc người thứ nhất vừa gõ cửa là Yến Tê thành hoặc là Tố Chân Thiên, tu sĩ Lưu Lam hoàng triều này rõ ràng khác với vị thứ nhất gõ cửa!

Nhưng dù là người thứ nhất gõ cửa hay vị tu sĩ Lưu Lam hoàng triều này, đều đã bị U Tố mộ hủ hóa và vặn vẹo!

Mặc dù nói tu sĩ Lưu Lam hoàng triều này còn có lý trí khi còn sống, nhưng trong trạng thái hiện tại của đối phương, lại không có khác biệt quá lớn với những quỷ vật U Tố mộ kia...

"Loảng xoảng loảng xoảng rầm! !"

Chương 1842: Chiến Hợp Đạo

Tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh liên miên không dứt, giọng nói thúc giục của tu sĩ Lưu Lam hoàng triều cũng càng ngày càng nóng nảy: "Vương Cao! Mở cửa! Không phải ngươi muốn kháng cự mệnh lệnh của bổn vương chứ? !"

"Dân chúng thấp cổ bé họng, sao có tư cách kháng cự hoàng quyền!"

"Ngươi thật sự to gan!"

"Ngươi có biết tội của ngươi không! ?"

"Ngươi có biết tội của ngươi không!"

"Ngươi có biết tội của ngươi không..."

Theo từng tiếng quát lớn của tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, cảm giác thiêu đốt đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Bùi Lăng cảm thấy cả người mình đều như bị linh hỏa thiêu đốt, da thịt quanh người đã bị đốt cháy gần như không còn, đang đốt cháy về phía cơ thể kinh mạch của mình.

Hắn không có bất kỳ động tác gì, nằm không nhúc nhích.

Căn dịch trạm thứ hai này không giống gian dịch trạm thứ nhất, có thể hoàn toàn ngăn cách thủ đoạn tu sĩ.

Ở chỗ này, lực lượng tu sĩ có thể xuyên qua cửa lớn, trực tiếp chiếu rọi đến thân thể của người ở bên trong!

Thế nhưng, loại thiêu đốt ở trình độ này chỉ có thể để hắn bị thương, lại không giết được hắn.

"Loảng xoảng rầm..."

Tiếng đập cửa càng ngày càng vang, gần như muốn vỗ xuống toàn bộ cánh cửa.

Một lúc lâu sau, sự chấn động dữ dội đột nhiên biến mất, từ trong ra ngoài đều là một mảnh im ắng.

Bùi Lăng lập tức mở to mắt, lúc này toàn thân hắn đã cháy đen, chỉ hơi hành động làn da như than cốc và cả huyết nhục mơ hồ rơi xuống, máu đen đỏ chảy xuôi khắp cả người, nhìn lại mà giật mình.

Không do dự chút nào, hắn lấy ra một viên đan dược ăn vào, theo pháp lực vận chuyển, dược lực tan ra, thương thế nhanh chóng khôi phục.

Nhanh chóng thay sang một kiện áo bào mới, Bùi Lăng đang muốn đi ra ngoài đột nhiên đã nhận ra điều gì đó, lập tức một lần nữa nhắm mắt, nằm ở trên giường không nhúc nhích.

"Cốc cốc sốc.

Gần như ngay lúc Bùi Lăng nằm xuống, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này tiếng gõ cửa rất chậm, thậm chí có thể nói là nhu hòa có tiết tấu.

Nhưng mỗi một tiếng gõ cửa rơi xuống, trên thân thể chưa hoàn toàn khôi phục của Bùi Lăng lập tức nứt ra một vết thương sâu tới xương.

Cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp toàn thân, dòng máu ào ạt chảy xuôi.

Bùi Lăng cố nén đau đớn kịch liệt, không có bất kỳ động tác gì...

Người gõ cửa lần này lại không giống hai vị phía trước...

Không có gì bất ngờ xảy ra, người đang gõ cửa chắc là tu sĩ Tố Chân Thiên, người thứ nhất gõ cửa là Yến Tê thành.

Nhưng bất kể như thế nào, ba vị tu sĩ chính đạo này đều có vấn đề!

Sau đó, phải nhanh chóng giải quyết một người trong số đó.

"Lưu Lam hoàng triều vừa gõ cửa phòng ta, phải qua một thời gian ngắn mới có thể tiếp tục tới gõ cửa."

"Nếu người đang gõ cửa là tu sĩ Tố Chân Thiên, cũng giống như vậy...

"Người tiếp theo, chắc chắn đến lượt người thứ nhất gõ cửa."

"Phải đối phó với tu sĩ gõ cửa thứ nhất trước..."

Trong lòng nghĩ như vậy, quanh người Bùi Lãng không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương khắc sâu, chỉ chốc lát trên dưới cả người hắn đã là máu thịt be bét.

Vừa thay áo bào xong, nay đã thẩm thấu vết máu.

Trong vết thương xoay tròn, có thể thấy rõ di cốt trắng đục.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh chờ đợi.

Lại sau một lúc lâu, tiếng gõ cửa dừng lại, hắn lập tức mở hai mắt ra, lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhanh chóng đi ra ngoài.

Đi ra ngoài cửa, chỉ thấy hành lang vẫn lờ mờ, xung quanh yên tĩnh như chết, áp lực vô hình tràn trề giáng xuống, làm người ta sợ hãi.

Bùi Lăng nhanh chóng đi đến trước cửa phòng tu sĩ Yến Tê thành, giơ tay lên, dùng sức đánh xuống: "Cốc cốc cốc."

Cùng lúc đó, hắn mở miệng, giọng nói hùng vĩ âm u lạnh lẽo nói:

"Chú!"

Theo tiếng gõ cửa quanh quẩn, nguyền rủa xuyên qua cửa phòng, giáng lâm xuống thân thể tu sĩ ở bên trong.

Trong cửa không có bất kỳ đáp lại gì, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, thông qua [Vạn Hồn Chú] cảm giác một trận, khuôn mặt đột nhiên bắt đầu biến hóa.

Trong giây lát, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, chẳng mấy chốc đã hóa thành một bóng dáng khôi ngô mặc khôi giáp.

Khí tức hình dáng tướng mạo của hắn giống như đúc tu sĩ Yến Tê thành uống hồn tửu ở đại sảnh lúc trước.

Bùi Lăng vừa gõ cửa vừa nói với vào bên trong cửa: "Yến Tê thành tiên bối, kính xin ra một lần!"

Lúc nói chuyện, trong hư không sau lưng hắn bên, lặng yên không tiếng động dâng lên hai cánh cửa ra vào.

Cánh cửa ra vào thứ nhất đắp lên ngàn vạn độc lâu, từng đôi hốc mắt trống rỗng, rét lạnh thấu xương, quỷ quyệt đáng sợ; cánh cửa ra vào thứ hai hoa mỹ như cung điện Tiên gia, lại không ngừng truyền ra hủy diệt lớn, khí tức lớn vô cùng kinh khủng.

Sự kinh khủng, tai hoạ khó mà miêu tả không ngừng tiêu tán ra từ bên trong.

Đây là khí tức của "Chú"!

Bùi Lăng trực tiếp mở hai mắt ra, trả lời câu nói vừa rồi của mình: "Tốt!"

Vừa nói xong, hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt hắn tiến vào trong một chiếc quan tài chật chội mờ tối!

Bốn vách tường gỗ dài quanh quan tài đều tản ra khí tức cổ xưa, một tu sĩ Yến Tê thành trên dưới cả người đều bao bọc trong khôi giáp nhắm hai mắt, nằm bên trong đó.

Mặc dù có khôi giáp che đậy, nhưng trong khe hở giáp trụ của hắn ta vẫn không ngừng chảy ra nước mủ sền sệt.

Toàn bộ bên trong quan tài đều tràn ngập mùi hôi thối dày đặc.

Chương 1843: Chiến Hợp Đạo (2)

Lít nha lít nhít mặt người oán độc điên cuồng chồng lên nhau, đã vượt qua khôi giáp, hiện ra bên ngoài.

Mặt người vặn vẹo dữ tợn, cùng nhau hé miệng, phát ra tiếng vui cười bén nhọn chói tai: "Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..."

Tu sĩ Yến Tê thành nằm không nhúc nhích, lúc này hắn ta đang chịu đựng sự ăn mòn của [Vạn Hồn Chú], chưa phát hiện có người xâm nhập.

Thấy chiêu này thật sự hữu hiệu, Bùi Lăng lập tức mừng rỡ.

Lúc ở gian dịch trạm thứ nhất, hệ thống đang dùng thủ đoạn này, thành công xâm nhập vào quan tài vị tu sĩ Luân Hồi Tháp kia.

Đương nhiên, tình huống lúc này cũng không phải hoàn toàn tương tự với khi đó.

Bởi vì hắn còn chưa bắt đầu tranh đạo với vị Yến Tê thành tiền bối này!

Chỉ có điều, cánh cửa thứ nhất và cánh cửa thứ hai do "Chú" lưu lại, giúp hắn che đậy lại pháp tắc nơi đây!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đưa tay, một phát bóp cổ tu sĩ Yến Tê thành.

Ngay sau đó, một luồng lực lượng cường đại tỉnh thuần lập tức liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Bùi Lăng từ trên người đối phương, đây là mệnh cách của đối phương!

Tu sĩ Yến Tê thành đột nhiên mở mắt ra, sau thấy trong quan tài chật chội có một người giống mình như đúc đang bóp cổ mình!

Quanh người hắn ta lập tức bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng: "răng rắc": "răng rắc", găng tay tay trên giáp trụ chế tạo từ huyền thiết nắm lại, đánh một quyền về phía Bùi Lăng.

Hợp Đạo kỳ!

Bùi Lăng nhướn mày, trong hai con ngươi lập tức dâng lên vô số phù văn nhỏ bé quỷ quái, [Vĩnh Chú thần thông] !

[lãng quên chỉ "Pháp"] !

Khí tức tu sĩ Yến Tê thành lập tức hạ xuống, động tác cũng trì trệ nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã khôi phục như thường, quyền kình gào thét mang theo tiếng sấm gió, hư không hơi vặn vẹo, lấy tư thế núi to áp đỉnh tiếp tục đánh phía Bùi Lăng.

Trong hai con ngươi Bùi Lăng có phù văn ầm vang xuyên qua, xen lẫn biến ảo, hận ý hùng hậu của tu sĩ Yến Tê thành với người lập tức bị lực lượng to lớn hấp thu.

Khí tức của hắn cấp tốc tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã đạt đến trinh độ Phản Hư hậu kỳ!

[Oán Yểm thần thông] !

[Trường Hận Chú] !

Oanh! !!

Toàn bộ quan tài rung động dữ dội, một quyền này của Yến Tê thành tu sĩ sượt qua thân thể Bùi Lăng, đánh mạnh vào trên quan tài.

Mạo hiểm né tránh một quyền này, Bùi Lăng hơi há miệng nhưng chưa phun ra chữ "Chú" âm u lạnh lẽo hùng vĩ, trên người, tứ chị, thậm chí là trên đầu tu sĩ Yến Tê thành, trong nháy mắt bắn ra đao, thương, kiếm, kích, mâu... Vô số binh khí!

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Lưỡi đao tuyết rét lạnh sắc bén, lập tức đâm thân thể Bùi Lăng thủng trăm ngàn lỗ, trong lỗ máu có máu tươi ào ạt chảy xuôi, bắn tung toé đầy quan tài.

Cơn đau kịch liệt như bị phân thây trong chớp mắt truyền đến từ trên xuống dưới cả người.

Sắc mặt Bùi Lăng tái nhợt, nhưng ngay sau đó những binh khí đâm vào trong cơ thể Bùi Lăng lại thu hồi dọc theo quỹ tích bắn ra.

Những dòng máu bắn ra trên người hắn đều đảo dòng, vết thương khép lại biến mất, nắm đấm của tu sĩ Yến Tê thành cũng lui về thu hồi.

Trong nháy mắt quay lại lúc Bùi Lăng vừa ra tay!

Oanh!"

Bùi Lăng đánh ra một quyền, nơi quyền phong đi qua, không gian hơi vặn vẹo.

Tu sĩ Yến Tê thành vô cùng mạo hiểm tránh đi, ngay sau đó trên dưới cả người Bùi Lăng chợt bộc phát ra đao, thương, kiếm, kích, mâu... Vô số binh khí!

Giống y hệt với tình cảnh vừa rồi, chỉ là vai trò của đôi bên lại lại trao đổi một cách quỷ dị!

Keng keng keng keng keng...

Ngay chớp mắt binh khí sắp đâm vào thân thể tu sĩ Yến Tê thành, trên người tu sĩ Yến Tê thành cũng toát ra lít nha lít nhít đủ loại binh khí, ánh sáng lạnh lấp lóe, tia lửa tung tóe, sau một tràng tiếng kim thiết va chạm nhau kịch liệt, chặn kết quả nghịch chuyển của Bùi Lăng.

Ánh mắt tu sĩ Yến Tê thành sắc bén nhìn qua Bùi Lăng, khàn giọng nói: "Đại đạo Phản Hư... Đáng tiếc... Không có Hợp Đạo..."

"Nắm giữ pháp tắc mạnh hơn... Cũng không đủ lực lượng..."

Vừa nói xong, trên dưới quanh người Bùi Lăng huyễn hóa ra rất nhiều binh khí, toàn bộ như tuyết đọng gặp mặt trời, tan thành mây khói!

Binh khí bắn ra từ giáp trụ của tu sĩ Yến Tê thành lại lập tức cùng nhau tăng vọt, kéo dài ra, mỗi một chuôi binh khí đều hóa thành một tôn chiến tướng khôi giáp uy vũ cương nghị.

Tôn chiến tướng thứ nhất khôi ngô lùn mạnh như rèn đúc từ sắt thép thuần túy mà thành, vị trí mặt nạ che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, điêu khắc ra hình dáng hung thú hồng hoang, trên dưới cả người tràn ngập khí tức dã man, hung hãn, cương mãnh.

Hắn ta cầm một thanh chiến phủ trong tay, giơ lên cao cao mang theo tiếng bão táp ngang nhiên chém về phía Bùi Lăng.

Tôn chiến tướng thứ hai điêu luyện thon gầy, thân hình cao, cầm song kích trong tay, khéo léo đi khắp trong không gian chật chội như độc trùng ẩn núp trong đêm tối, bắn ra như rắn đâm thẳng vào điểm yếu hại của Bùi Lăng; vị chiến tướng thứ ba trên áo giáp mấp mô, trải rộng đủ loại vết thương, khí tức máu và lửa đập vào mặt, nhìn lại lạnh băng, trầm mặc, vai gánh một chiếc Lang Nha bổng, đinh tán sắc nhọn lóe ra ánh sáng lạnh khiếp người.

"vù!"

Tiếng gió bùng lên, Lang Nha bổng lấy khí thế thiên quân âm vang đánh xuống đầu Bùi Lăng.

Chương 1844: Một vụ giao dịch

Không gian trong quan tài nhỏ hẹp, cuối cùng không chứa được tôn chiến tướng thứ tư...

Cơn gió mạnh đập vào mặt, mũi nhọn chưa đến người, ý rét lạnh đã lan ra khắp cả người, Bùi Lăng tránh cũng không thể tránh, không gian không thể xê dịch chút nào, trong lòng hắn lập tức rõ ràng đây là pháp tắc mà tu sĩ Yến Tê thành nắm giữ!

Đối phương cao hơn hắn một cảnh giới lớn, hơn nữa hắn vừa rời khỏi cánh cửa thứ hai, lập tức tiến vào cánh cửa thứ ba cửa, không kịp sắp xếp lực lượng pháp tắc mới lấy được trong cánh cửa thứ hai, nắm giữ cực kỳ không thuần thục, vì vậy không thể hoàn toàn nghịch chuyển kết quả vừa rồi.

Ngay sau đó, khí tức của Bùi Lăng biến hóa, huyết hải cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể, đao ý bốc lên, trong chớp mắt cả người như hóa thành một thanh tuyệt thế hung đao.

Trong nháy mắt quanh người hắn xuất hiện ba đạo đao khí tươi đẹp như nhỏ máu.

Ba đạo đao khí này cô đọng như thực chất, hình dạng không khác Cửu Phách Đao chút nào, trên thân đao chia ra ba đôi con ngươi ẩn chứa hỉ nộ ai đột nhiên mở ra.

Đao linh biến thành ba đạo [Huyết Sát đao phách], trong nháy mắt chém ra.

Keng keng keng!

Tiếng kim thiết đại thịnh, sau một mảnh âm vang, ba đạo đao khí đỡ được binh khí của ba tôn chiến tướng.

Thấy binh khí của mình bị đao khí chống chọi, quanh người ba tôn chiến tướng phun trào chiến ý, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, gào thét như sấm cuồn cuộn lan về phía bốn phương tám hướng.

Lập tức, khí tức chiến tướng tăng vọt, đột nhiên đánh văng đao khí ra.

Cơn gió lạnh thấu xương sắc bén, binh khí của ba tôn chiến tướng tiếp tục đánh phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, tu sĩ Yến Tê thành hé miệng, trong miệng lập tức phun ra vô số binh khí đao thương kiếm kích như một dòng sông dài thuần túy được tạo thành từ binh khí.

Sôi trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt càn quét mà ra, như muốn hoàn toàn thôn phệ Bùi Lăng.

Bùi Lăng còn đang hấp thu mệnh cách của tu sĩ Yến Tê thành, không hề có ý định buông tay. Quanh người hắn đột nhiên tràn ngập ra bóng tối đậm đặc như thực chất, bóng tối nhanh chóng xâm nhập, trong nháy mắt đã nuốt sống toàn bộ quan tài.

Trong bóng tối vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán, ba đạo đao khí bị đánh văng ra chuyển hướng một cái giữa không trung, nhanh chóng đón lấy binh khí do tu sĩ Yến Tê thành phun ra.

Trước người Bùi Lăng lại hiện ra sáu đạo đao khí như máu luyện.

Keng keng keng keng keng...

Phốc phốc phốc...

Tiếng leng keng liên tục vang lên, dày đặc như mưa rào, thân thể Bùi Lăng lập tức bị vô số binh khí đâm xuyên qua.

Trong bóng tối, trong nháy mắt vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt: "Nghịch!"

Tất cả binh khí đâm xuyên qua thân thể Bùi Lăng, bắt đầu rút lui đọc theo quỹ tích trước đó, dòng máu trong vết thương của hắn đảo dòng, vết thương cũng bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu.

Nhưng loại tốc độ rút lui này càng ngày càng chậm.

Lúc trong eo Bùi Lăng còn cắm một thanh đoản kiếm sắc bén thời điểm, rút lui đã dừng lại.

Tu sĩ Yến Tê thành nói nhỏ trong bóng tối gần như không nghe thấy, trực tiếp đánh một quyền về phía Bùi Lăng.

Ẩm! !

Trong chốc lát Bùi Lăng không kịp né tránh nữa, rắn chắc chịu một quyền này.

Toàn bộ thân thể hắn đâm vào vách trên quan tài, khóe miệng chậm rãi nhỏ xuống máu tươi, giọng nói hùng vĩ, lạnh lẽo nói:

"Chú!"

Vết hư thối quanh người tu sĩ Yến Tê thành tăng lên, nước mủ lấy tốc độ nhanh hơn ào ạt chảy xuôi, mùi tanh hôi càng ngày càng nồng đậm, trên vết thương cũng hiện ra càng ngày càng nhiều mặt người.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha... Hì hì ha ha..."

Tiếng vui cười bén nhọn chói tai vang vọng toàn bộ quan tài.

Sắc mặt tu sĩ Yến Tê thành không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục ra tay.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Trong không gian thu hẹp, hai người lấy tốc độ mắt thường khó mà phân biệt giao thủ cực nhanh.

Lúc đầu máu tươi là rơi xuống từng giờ từng phút, chẳng mấy chốc đã vẩy ra một đám, ngay sau đó biến thành lững lờ như dòng suối nhỏ, Bùi Lăng bị thương càng ngày càng nặng nhưng hắn chậm chạp không buông tay, mệnh cách của tu sĩ Yến Tê thành liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể của hắn.

Thời gian dần trôi qua, theo mệnh cách xói mòn càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức của tu sĩ Yến Tê thành càng ngày càng yếu.

Bóng dáng của hắn ta như bức tranh bị nước mưa làm ướt nhẹp, càng ngày càng nhạt.

rầm rầm rầm...

Quan tài không ngừng chấn động, kéo đứt mạng nhện xung quanh, bụi bặm rì rào, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt.

Hồi lâu sau, cuối cùng tiếng động trong quan tài dần bình tĩnh lại.

Lúc này, bóng dáng tu sĩ Yến Tê thành trong quan tài đã gần như trong suốt, khí tức suy yếu đến cực hạn.

Trên dưới quanh người Bùi Lăng chồng chất vết thương, máu tươi thẩm thấu vào áo bào, dưới người hắn đã hội tụ một vũng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã sớm không thể duy trì [Thực Nhật bí lục], để lộ ra vẻ mặt ban đầu.

Hiện tại hắn vẫn chưa hôn mê, tất cả đều dựa vào ý chí để chống đỡ.

Đôi bên đều đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng không còn thừa nhiều chỉ đủ một lần ra tay cuối cùng.

Khí tức quanh người tu sĩ Yến Tê thành hỗn loạn, căm hận ngập trời với người sống đã trở nên cực kỳ mỏng manh, mệnh cách xói mỏn lượng lớn mang đi lực lượng của hắn ta, cũng khiến trong mắt hắn ta có thêm một tia tỉnh táo hồi quang phản chiếu.

Chương 1845: Hệ thống chữa thương cho ngài...

Giọng hắn ta tối nghĩa, đột nhiên trầm thấp hỏi: "Ngươi... Là thiên kiêu trong tông môn nào..."

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Thánh Tử Trọng Minh tông, Bùi Lăng."

Tu sĩ Yến Tê thành khẽ gật đầu, sau đó yếu ớt nói: "Trọng Minh tông... Giúp bản tọa... Đem... Một món đồ... Về Yến Tê thành...

"Yến Tê thành... Phục thị..."

"Mệnh cách của bản tọa... Coi như... Tiền đặt cọc..."

"Sau khi thành công... Phục thị... Sẽ cho ngươi... Thù lao còn lại...

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, chưa gật đầu, tu sĩ Yến Tê thành đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài màu sáng bạc.

Khối lệnh bài này lớn khoảng bàn tay nam tử Nhân tộc trưởng thành, một mặt điêu khắc một chữ vân triện "Lệnh", xung quanh có hoa văn thiết khúc đan xen vờn quanh, thoạt nhìn hơi cổ xưa; một mặt khác thì lít nha lít nhít, khắc đầy binh khí muôn hình muôn vẻ.

Ngoại trừ đủ loại binh khí tầm thường đao thương kiếm kích, còn có đủ loại kì binh dị khí, nhiều như rừng, khó mà tính toán.

Những binh khí đó đều vô cùng nhỏ bé, nhưng nhìn chằm chằm vào trên đó, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng vạn binh rít gào như thật như ảo.

Coong!

Tiếng hót réo rắt khẳng khái, sục sôi hùng tráng.

Bùi Lăng hơi hoảng hốt, chợt lấy lại tinh thần, nhìn lại đã thấy rất nhiều binh khí đột nhiên hoạt động như cá bơi, đi qua đi lại trong lệnh bài, tản ra từng trận sắc bén vô cùng thuần túy, như có thể cắt chém cách không, chém vỡ tất cả.

Dường như cảm ứng được khí tức của chiếc lệnh bài này, Cửu Phách Đao khẽ chấn động, hung tính bốc lên, truyền ra một luồng tranh phong mãnh liệt...

Tu sĩ Yến Tê thành buông lệnh bài ra, lệnh bài lơ lửng giữa không trung, phá vỡ ý sắc bén càng thêm cường thịnh.

"Bản tọa... Phục Nghi Cẩn..."

"Chính là người Phục thị... Yến Tê thành..."

"Cái... Lệnh bài này... Là vật nhờ vả..."

Nói đến chỗ này, tu sĩ Yến Tê thành khẽ thở dài một cái: "Bản tọa... Không thể ngăn cản được... Ma trong lòng... Rời bỏ... Dự tính ban đầu..."

"Sớm nên tan thành mây khói..."

"Kéo dài hơi tàn... Đến nay... Có kết cục này... Không oan..."

Lúc nói chuyện, hắn ta chậm rãi khép hai mắt lại.

Phục Nghi Cẩn lập tức từ bỏ tất cả lực lượng chống cự, mệnh cách của hắn ta lập tức như hồng thủy mở cống, mãnh liệt mà ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Khí tức của Bùi Lăng tăng vọt, lực lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên, cùng lúc đó khí tức của Phục Nghi Cẩn nhanh chóng suy yếu.

Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Phục Nghỉ Cẩn đã im ắng tiêu tán như khói xanh, không để lại chút dấu vết nào.

Tận đến giờ phút này, cuối cùng Bùi Lăng đã kịp phản ứng, hắn nhìn về phía khối lệnh bài vạn binh đi khắp kia, lập tức đưa tay thu hồi nó.

Khối lệnh bài này rất có linh tính, lúc bàn tay hắn chạm đến, tất cả mũi nhọn lập tức thu liễm, ngân sắc vốn sáng ngời cũng nhanh chóng ảm đạm đi, trong nháy mắt đã hóa thành một khối sắt đen nhánh, không đáng chú ý.

Bùi Lăng để nó vào túi trữ vật, sau đó chắp tay với vị trí mà Phục Nghi Cẩn biến mất.

Lần này chỉ cần có thể còn sống rời khỏi U Tố mộ, hắn nhất định đưa đồ đến nơi!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cảm nhận được thương thế từng đống trên dưới cả người, lập tức lấy ra đan dược ăn vào, vận chuyển công pháp, hòa tan dược lực.

Không lâu sau, dược lực hòa vào toàn thân, thương thế bắt đầu khôi phục. Ngay lúc này, sắc mặt Bùi Lăng đột nhiên vặn vẹo một trận, một loại căm hận vô biên với người sống, cùng ý niệm huyết tẩy Ma môn trong thiên hạ, chém hết người bất nghĩa trên nhân gian, nhanh chóng lan tràn trong đầu hắn.

Bùi Lăng lập tức nhắm chặt hai mắt, toàn lực đối phó sự tấn công của mệnh cách tu sĩ Yến Tê thành.

"Cốc cốc cốc!"

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu bối, ngươi còn chưa nói hiện tại đại chiến chính ma thế nào?"

"Bổn vương vừa nhớ ra một chút, thật ra truyền thừa Đan Tổ một chia thành hai, trong tay Dược Tiên Nữ chỉ có một phần."

"Một phần khác cất giữ trong Tàng Thư điện của hoàng thất Lưu Lam ta.

"Ngươi đã có thể nhận được sự công nhận của Dược Tiên Nữ, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, đã vậy, hiện tại mở cửa cho bổn vương đi vào, cẩn thận nói rõ với ngươi..."

Là tu sĩ Lưu Lam hoàng triều!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức cảm giác nặng nề, hiện tại thương thế trên người hắn chưa hoàn toàn khôi phục, phải cần một khoảng thời gian mới có thể điều chỉnh trạng thái về đỉnh phong.

Sự tấn công từ mệnh cách của Phục Nghi Cẩn còn đang không ngừng ăn mòn, có thể nói sau một trận đại chiến kết thúc, còn chưa kịp thở dốc, không ngờ tu sĩ Lưu Lam hoàng triều đã đến!

Nhận ra tình huống nguy cấp, Bùi Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề mệnh cách trước!

Thế là, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ bị trọng thương, cần lập tức chữa thương..."

"Leng keng! Kiểm tra ra trong cơ thể ký chủ có mệnh cách xa lạ, cần lập tức luyện hóa..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu chữa thương cho ngài..."

Chương 1846: Hệ thống chữa thương cho ngài... (2)

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tinh thần tỉnh táo, loại căm hận với người sống, chấp niệm huyết tẩy thiên hạ bình định lại càn khôn tươi sáng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.

Hắn nằm thẳng trong quan tài, bị hệ thống điều khiển, hai cánh cửa ra vào nguy nga lập tức chầm chậm hiện ra trên đỉnh đầu hắn.

Trong chớp mắt cửa ra vào do ngàn vạn độc lâu đắp lên, cùng cửa ra vào hoa mỹ như cung điện Tiên gia xuất hiện, khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn lập tức bộc lộ.

Đây là khí tức do "Chú" lưu lại!

Ngay sau đó, quanh người Bùi Lăng lại hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm.

Những đường vân này như nước chảy đi khắp nơi, như thuỷ triều xuống, mãnh liệt trào qua bên cạnh hắn.

Chẳng mấy chốc đường vân ngưng kết thành một đoàn bóng tối lớn như thực chất.

Hóa thân Mạc Lễ Lan dung mạo mềm mại, da trắng như tuyết vẻ ngoài như hoa hiện ra từ trong bóng tối, bóng tối còn sót lại hóa thành một kiện trường bào màu đen, bao bọc thân thể nàng.

Nàng nằm bên cạnh Bùi Lăng, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng lạnh băng, lại không thể nhúc nhích.

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc..."

"CỐC... Cốc... Cốc."

Thời gian dần trôi qua, tiếng gõ cửa và giọng tu sĩ Lưu Lam hoàng triều càng ngày càng xa.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lập tức thấy xung quanh không còn là quan tài chật chội, mà là căn phòng đơn sơ quen thuộc.

Màn cũ nát khép trong mộc câu, toàn bộ phòng liếc qua thấy ngay, ngoại trừ chỗ nằm giường chiếu, chỉ có một chiếc đế đèn làm bằng đá.

Hiện tại cửa sổ đóng chặt, từ trong ra ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Đưa mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ có một mình Bùi Lăng, hóa thân Mạc Lễ Lan, tiếng gõ cửa cùng tiếng thuyết phục mê hoặc của tu sĩ Lưu Lam hoàng triều biến mất toàn bộ không thấy gì nữa.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhưng lập tức kịp phản ứng đây là có chuyện gì, hệ thống dùng hóa thân thay thế hắn!

Trong tình huống này, hắn bị quy tắc nơi đây chuyển dời đến một căn phòng khác!

Trước đó hắn và Tô Tích Nhu cũng như vậy, rõ ràng hai người ở cùng một phòng nhưng sau khi tiếng gõ cửa vang lên, bọn họ lại bị chia ra gian phòng khác biệt...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức lấy ra một viên hạt châu óng ánh sáng long lanh từ trong túi trữ vật, nó như giọt nước mắt, cho trong dù phòng lờ mờ, vẫn có ánh sáng phun trào, trông chiếu sáng rạng rỡ.

Đây là Thiên Thương Lệ!

Át chủ bài phục sinh mà sư tôn Dược Dạ Thư đưa cho hắn trong chuyến này!

Trong lòng Bùi Lăng khẽ giật mình, ngay sau đó hắn bị hệ thống điều khiển, hé miệng, trực tiếp một ngụm nuốt vào viên Thiên Thương Lệ này.

Nước mắt vào trong người, dược lực hùng hậu như đại dương mênh mông lập tức tản ra, tất cả thương thế trên người Bùi Lăng lập tức khôi phục.

Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, hệ thống dùng Thiên Thương Lệ trị liệu cho mình? !

Đệt!

Mặc dù bây giờ trông thương thế của hắn nghiêm trọng, nhưng cũng không bị thương tới căn bản, cho dù không cần bất kỳ đan dược gì, tử tế tu luyện một đoạn thời gian cũng có thể khôi phục lại!

Nhưng bây giờ, chỉ có ngần ấy vết thương nhỏ không nặng hơn vết thương da thịt là bao, hệ thống thiểu năng này lại trực tiếp dùng át chủ bài có một không hai cho Hắn!

Đệt bà hệ thống thiểu năng!

Mẹ nó! !!

Ngay lúc Bùi Lăng tức giận, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Hoàn thành chữa thương, hệ thống bắt đầu luyện hóa mệnh cách xa lạ cho ngài..."

"Leng keng! Hoàn thành luyện hóa mệnh cách xa lạ, hệ thống bắt đầu tu luyện [Mạt Đạo Khuynh Tiên] cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Mạt Đạo Khuynh Tiên] cần bản nguyên sinh cơ..."

Nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, trực tiếp luyện hóa mệnh cách rồi?

Đây là vì Thiên Thương Lệ?

Nhưng dù như thế, vẫn quá phung phí của trời!

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống tiếp tục vang lên:

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Cùng lúc đó, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, nhưng trong lòng vô cùng nghi ngờ, hắn cũng không nhận bất kỳ công kích ngoại giới gì... Chờ chút! Là hóa thân!

Bùi Lăng nhướn mày, hơi suy nghĩ một chút, lập tức vận chuyển [Thiền Tức thuật] thu liễm tất cả khí tức quanh người.

Hắn lặng yên không tiếng động xoay người ngồi dậy, sau khi xuống đất, im ắng đi tới sau cửa, cực kỳ cẩn thận đẩy cửa phòng ra, không phát ra tiếng động gì.

Cửa vừa mở ra một cái khe, hắn đã hóa thành một đạo u ảnh, trốn vào hành lang.

Lúc này, trên hành lang lờ mờ, âm u lạnh lẽo sâm nhiên.

Một tu sĩ mặc hoàng bào, đầu đội kim quan, bên hông buộc ấn tỉ, ngang tàng cao lớn, uy nghiêm đoan trang, đang đứng trước một cửa phòng, dùng sức gõ cửa.

Lúc này tu sĩ đưa lưng về phía Bùi Lăng, khuôn mặt giấu trong bóng tối, không nhìn rõ, chỉ cảm thấy pháp lực lưu chuyển quanh người hắn ta, đại dương mênh mông tuỳ tiện, chính là tu vi Hợp Đạo...

Chỉ có điều, mặc dù khí tức của hắn ta là [Hoàng Minh Thánh Lục] bí truyền Chung Quỳ hoàng tộc Lưu Lam hoàng triều, lại không thuần túy giống tu sĩ Chung Quỳ thị ngoại giới, mà xen lẫn rất nhiều khí tức u ám, điên cuồng, lộ ra vẻ hỗn loạn tối nghĩa, dường như một tầng lo lắng dày đặc bao phủ phía trên đường hoàng quang minh.

Chương 1847: Hợp Đạo hoàng triều

Tu sĩ Lưu Lam hoàng triều vừa gõ cửa vừa lạnh giọng nói: "Tiểu bối, đừng ngu xuẩn mất khôn!"

"Hoàng triều lấy tấm lòng phụ mẫu nuôi dưỡng thiên hạ, chúng sinh linh, đù chủng tộc mạnh yếu đều là con dân, địa vị ngang nhau."

"Chỉ hoàng triều ngồi ở trên cao, là cha, tổ, chỗ dựa vào duy nhất của các ngươi!"

"Dù là vùng đất xung quanh, cũng là vương thần"

"Bổn vương để ngươi ra, ngươi nhất định phải ra!"

"Chống lại bổn vương là chống lại phụ tổ chỗ dựa vào của ngươi, đây là tội đại nghịch bất đạo"

"Nên phạt!"

"Nên biếm!"

Giọng hắn ta như lôi đình, cuồn cuộn tràn ra như triều sóng, từng lớp rót vào trong căn phòng mà hắn ta đang gõ.

Bùi Lăng lặng yên không tiếng động ngang nhiên đi về phía tu sĩ Lưu Lam hoàng triều.

Khí tức của hắn thu liễm cực kỳ hoàn mỹ, không lộ ra chút nào, ngay cả tu sĩ Lưu Lam hoàng triều cũng không phát hiện điều gì.

"Hiện tại đi ra, nói cho bổn vương đại chiến chính ma như thế nào?"

"Tình hiện hiện tại của hoàng triều như thế nào?"

"Bổn vương sẽ lập tức thưởng một nửa bộ truyền thừa Đan Tổi"

"Đây là cơ hội duy nhất của ngươi!"

"Đừng có..."

Tu sĩ Lưu Lam hoàng triều còn chưa nói hết câu: "Bộp."

Đột nhiên, một bàn tay lạnh như băng đập vào trên vai hắn ta.

Giọng tu sĩ Lưu Lam hoàng triều im bặt dừng lại, toàn bộ hành lang lập tức trở nên yên tĩnh như chết.

Tu sĩ hoàng triều không quay đầu lại, lập tức dừng gõ cửa, từng bước một lùi về phòng của mình.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, dưới bàn tay truyền đến một luồng lực lượng hùng hậu, hắn không thể ngăn cản đối phương lui lại!

Phát hiện điểm ấy, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, đây là pháp tắc nơi đây, chỉ cần đối phương không quay đầu lại, không đánh trả, hắn sẽ không làm gì được đối phương! Cũng như lúc trước có sự tồn tại gì đó, vỗ vai hắn từ sau lưng.

Nhưng ngoại trừ giảm bớt tốc độ lui lại của hắn, không thể tổn thương hắn chút nào.

Thế nhưng...

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành dáng vẻ tu sĩ Lưu Lam hoàng triều.

Ngay sau đó, hai cánh cửa ra vào nguy nga chầm chậm hiện ra từ trên đỉnh đầu hắn, khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn lặng yên tràn ra, trong cửa ra vào truyền ra từng cảm giác kinh khủng khiến người ta hoảng sợ run sợ, rùng mình.

Bùi Lăng trực tiếp quay đầu nhìn ra sau lưng, hành lang sau lưng hắn không có một ai, trống rỗng, tĩnh mịch lờ mờ, không có gì, nhưng ngay sau đó...

Theo tu sĩ Lưu Lam hoàng triều lùi vào phòng mình, trên cổ xuất hiện một tơ máu mảnh khảnh rất quỷ dị!

Tu sĩ hoàng triều lập tức dừng bước, nhanh chóng đưa tay đè lại đầu mình, không để đầu của mình rơi xuống từ trên cổ.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng còn chưa kịp vui vẻ trên cần cổ đột ngột xuất hiện một tơ máu mảnh như sợi tóc giống tu sĩ Lưu Lam hoàng triều.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, cái giá phải trả của pháp tắc "đập vai chớ quay đầu" và "gõ cửa chớ đáp lại" không giống nhau!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức hóa thành dáng vẻ ban đầu của mình, đang muốn thi triển nghịch chuyển chi pháp, khôi phục thương thế, nhưng đúng lúc này chỗ sâu trong cơ thể chợt trào ra một luồng dược lực tinh thuần hùng hậu. Luồng dược lực này tiêu hao một chút, miệng vết thương của hắn đã nhanh chóng khép lại, khôi phục như thường.

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, là được lực còn sót lại của Thiên Thương Lệ!

Hắn nhanh chóng quay đầu về, không nhìn sau lưng nữa.

Lúc này, từng tia từng sợi khói đen thuận tơ máu chảy ra trên cổ tu sĩ Lưu Lam hoàng triều.

Khói đen nhìn như mờ mịt lại cực kỳ cô đọng, sau khi xuất hiện nhanh chóng chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy khí tức của mình bắt đầu tăng trưởng, đây là mệnh cách của đối phương!

Hắn đồng thời cảm thấy dược lực Thiên Thương Lệ còn sót lại trong cơ thể mình bắt đầu tiêu hao. Tình huống mệnh cách phản phệ mấy lần trước không xảy ra.

Thiên Thương Lệ có thể loại trừ tất cả trạng thái tiêu cực trên người hắn!

Lúc này, tơ máu trên cổ tu sĩ Lưu Lam hoàng triều càng ngày càng to, cho dù đối phương đè chặt đầu của mình, mệnh cách vẫn cuốn tới như lũ quét, mãnh liệt tràn ra, tốc độ xói mòn càng lúc càng nhanh, khí tức của hắn ta cũng đang nhanh chóng suy yếu.

Đã xúc phạm pháp tắc, bước chân tu sĩ Lưu Lam hoàng triều lập tức khẽ động, xoay người lại, hắn ta mũi thẳng mồm vuông, mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bùi Lăng. Tơ máu trên cổ hắn ta lại nhanh chóng mở rộng, cho dù hắn ta đã dùng tay giữ chặt đầu, đầu người vẫn lung lay sắp đổ, dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào!

"Quỳ xuống!"

Hai chữ vô cùng uy nghiêm đột nhiên thốt ra từ trong miệng tu sĩ Lưu Lam hoàng triều.

Lập tức, trong hư không sinh ra áp lực lớn lao. Dường như có ngọn núi trùng điệp đè xuống đầu Bùi Lăng.

Loại áp lực này không chỉ nhằm vào nhục thể, còn nhằm vào cả tâm thần.

Như có vô số tiếng kim thiết leng keng, phụ họa hét to trong tối tăm: "Quỳ xuống!"

"quỳ xuống! !"

"quỳ xuống! !!"

Tiếng sau càng có khí thế hung hăng hơn tiếng trước, gần như muốn trực tiếp rót vào trong đầu Bùi Lăng, đập nên đạo tâm.

Bùi Lăng lập tức sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt muốn nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu xưng thần.

Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng không bị khống chế, thật sự bắt đầu cúi người.

Đây là pháp tắc mà tu sĩ Lưu Lam hoàng triều nắm giữt

Chương 1848: Miệng vàng lời ngọc

Bùi Lăng lập tức ổn định tâm thần, tiếng nói cũng âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói: "Nghịch!"

Hắn khom lưng được một nửa, đột nhiên một lần nữa đứng thẳng bắt đầu.

Tu sĩ Lưu Lam hoàng triều cũng bị ảnh hưởng bởi pháp tắc nghịch chuyển, thân thể vô thức giật giật nhưng cuối cùng chỉ hơi cứng đờ, chẳng mấy chốc đã duỗi ra một ngón tay chỉ về phía Bùi Lăng.

Vèo!

Một chùm liệt diễm đen đỏ đan xen dấy lên từ hư không, từng đốm lửa thoáng qua hóa thành một con Hỏa Phượng hoa mỹ hung mãnh, rít lên nhào về phía Bùi Lăng.

Dáng vẻ Hỏa Phượng nhẹ nhàng mạnh mẽ, thân thể lại cực kỳ khổng lồ, giương cánh triền miên trong không như bao trùm toàn bộ bầu trời. Toàn thân nó bao trùm lấy lông vũ hai màu đen đỏ đậm nhạt không đồng nhất, lông chim trên đầu hiện ra màu vàng rực rỡ như mặt trời mới mọc, hai con ngươi như hỏa diễm thực chất, móng vuốt sắc bén thu vào trong lông vũ lúc bay lượn, chỉ còn lại đầu móng sắc bén thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng lạnh, sau lưng kéo mấy sợi lông đuôi hoa lệ, những nơi đi qua hư không vặn vẹo, khí tức rét lạnh và nóng bỏng đan xen tản ra, cánh lửa vút không vô thanh vô tức, lại có khí thế đốt sạch vạn sự vạn vật.

Bùi Lăng âm u lạnh lẽo nói: "Chú!"

Hỏa Phượng còn ở giữa không trung, phía trên thể xác lập tức xuất hiện màu sắc nát rữa, từng khuôn mặt người oán độc vặn vẹo cũng bắt đầu hiện ra phía trên miệng vết thương, nhưng những mặt người này chưa hoàn toàn thành hình, ánh lửa quanh người Hỏa Phượng lóe lên, đã hoàn toàn đốt cháy gần như không còn!

Hỏa diễm như sóng biển rơi vào mặt biển, lại thu vào trong cơ thể Hỏa Phượng.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, nửa bên hành lang lập tức hóa thành biển lửa cuồn cuộn...

Căn phòng hai bên hành lang, tính cả cửa phòng lại thờ ơ, không chịu chút tổn thương nào.

Trong ánh lửa ngút trời, thân hình Bùi Lăng hiện ra cách tu sĩ Lưu Lam hoàng triều không xa, vào thời khắc mấu chốt lại lấy [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] tránh đi thuật pháp của đối phương.

Mặc dù vừa rồi một kích của Hỏa Phượng có thanh thế to lớn, trong lòng Bùi Lăng lại cực kỳ bình tĩnh.

So với quá trình chiến đấu cùng tu sĩ Yến Tê thành vừa rồi, hiện tại hắn không cần chiến thắng vị Hợp Đạo hoàng triều này trước mắt chính diện, chỉ cần kéo một đoạn thời gian, chờ mệnh cách đối phương bị hắn hấp thu, người thắng chắc chắn là hắn!

Nghĩ tới đây, trong hai con ngươi Bùi Lăng có phù văn nhỏ bé kỳ quái hiện lên đan xen, [Oán Yểm thần thông} !

Lập tức, sự căm hận với người sống trên cả người tu sĩ Lưu Lam hoàng triều như nước lũ mở cống, liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới trong cơ thể Bùi Lăng.

Khí tức của Bùi Lăng đột nhiên tăng cường, [Trường Hận Chú] !

Lúc này, vết máu trên cổ tu sĩ Lưu Lam hoàng triều mở rộng càng nhanh, mệnh cách của hắn ta còn đang xói mòn nhanh chóng.

Tu sĩ Lưu Lam hoàng triều nhanh chóng đánh ra một pháp quyết phức tạp, một hư ảnh ấn tỉ to lớn chầm chậm hiện ra giữa không trung, mang theo khí thế uy nghiêm nặng nề đè xuống đầu Bùi Lăng.

Trong phương ấn tỉ này, khí tức trầm ổn cổ xưa như là một phương tiểu thế giới, gánh chịu nghi lại và năm tháng của vô số sinh linh, kỳ thế hùng hồn, càng có một luồng khí thế duy ngã độc tôn, bá đạo thúc ép người tiếp nhận nhanh chóng quỳ xuống thần phục!

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao, hung hăng chém tới hư ảnh đại ấn.

Đao khí huyết sắc phá không như điện, va chạm chính diện với hư ảnh.

Oanh! !!

Một tiếng vang điếc tai nhức óc, hư ảnh đại ấn ầm vang vỡ nát, cùng lúc đó Bùi Lăng cũng bị chấn động đến bay ngược ra.

Bùi Lăng nhanh chóng ổn định thân hình, sau khi xoay người rơi xuống đất, xoay đầu lại, trong mắt đã hiện ra vô số phù văn đan xen, ánh mắt sáng rõ, [Vĩnh Chú thần thông] !

[lãng quên chi "Pháp"] !

Xoạt xoạt xoạt...

Trong nháy mắt, Bùi Lăng chém ra hàng ngàn hàng vạn đao khí, huyết quang bộc phát, tản ra đầy trời như ráng chiều nhuộm đồ chân trời, mỗi một đạo đao khí đều cô đọng như tuyến, uy năng kinh khủng.

Khí tức của tu sĩ Lưu Lam hoàng triều lập tức trở nên càng thêm suy yếu, cùng lúc đó thân thể hắn hơi cứng đờ, dường như quên sau đó phải làm gì.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã kịp phản ứng, lập tức vung tay áo một cái, liệt diễm ngập trời đột nhiên sinh ra, như thương hải hoành lưu, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ hành lang, ánh lửa chiếu đêm, bay thẳng lên trời cao.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Đôi bên lập tức triển khai đại chiến, tiếng động vang động núi sông cuồn cuộn không dứt, ánh đao liệt diễm đan xen bốc lên, khi thì lạnh lẽo thấu xương, khi thì nóng bỏng không chịu nổi; khi thì ánh đao bổ ra biển lửa, khi thì nộ diễm thiêu cháy tất cả...

Toàn bộ dịch trạm không ngừng rung động, từng địa phương đều truyền ra tiếng vang "két": "két": "két", dường như không chịu nổi tiếp nhận, ngoài ra không chịu ảnh hưởng chút nào, khung cửa song cửa sổ rách nát như lúc ban đầu, không có chút dấu vết thiêu đốt hoặc là trường đao nào.

Sau một lát, tiếng động dân ngừng lại.

Trong hành lang trống rỗng, lúc này nửa là hỏa diễm, nửa là đao ý chi chít khắp nơi.

Bùi Lăng đứng yên, nửa bên thân thể đã hóa thành than cốc, nhưng ở dưới tác dụng của dược lực Thiên Thương Lệ còn sót lại, bộ phận thân thể này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục.

Chương 1849: Phù dung sớm nở tối tàn

Ở đối diện hắn không xa, thân thể tu sĩ Lưu Lam hoàng triều đã gần như trong suốt, vết máu trên cổ đã mở rộng thành vòng máu, cổ của hắn ta đã bị ăn mòn mất một đoạn.

Nếu không phải hai cánh tay hắn ta vẫn đỡ đầu của mình, căn bản không có cách gắn bó đầu ở trên cổ, không lăn xuống.

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao, nhìn tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, sắp thắng!

Đối phương chống đỡ không được bao lâu!

Lúc này, giọng tu sĩ Lưu Lam hoàng triều trầm thấp hỏi: "Tiểu bối... Ngươi là thiên kiêu tông môn nào?

"Bổn vương... Có đồ vật... Muốn... Nhờ ngươi mang về... Hoàng tộc Chung Quỳ..."

Vấn đề giống với tu sĩ Yến Tê thành vừa rồi, cũng có một yêu cầu...

Xem ra, cho dù những tu sĩ chính đạo này giữ được lý trí, cũng chỉ có lúc sắp biến mất mới có thể khôi phục một tia đạo tâm đã từng.

Thế là, Bùi Lăng trả lời: "Thánh Tử Trọng Minh tông, Bùi Lăng,"

Nói xong câu này, hắn lại hỏi: "Muốn ta mang đồ vật gì?"

Vừa hồi xong, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy tình huống không đúng.

Một phần mệnh cách chui vào trong cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu chảy trở về trong cơ thể tu sĩ Lưu Lam hoàng triều!

"Gõ cửa chớ đáp lại"... Hắn làm trái pháp tắc này!

Chỉ có điều, rõ ràng hiện tại tu sĩ Lưu Lam hoàng triều này không gõ cửa!

Ngay lúc này, vết máu ở cổ tu sĩ Lưu Lam hoàng triều lập tức ngừng khuếch trương, mặc dù khí tức của hắn ta không bằng lúc đỉnh phong trước đó, nhưng không tiếp tục suy yếu nữa.

Tu sĩ Lưu Lam hoàng triều lập tức tiếng nói uy nghiêm nói: "Hộ giá!"

Trong hư không lập tức duỗi ra mấy cánh tay người có giáp trụ, đồng loạt giữ lấy đầu tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, cố định nó ở trên cổ, đề phòng đầu rơi khỏi thân.

Hai tay tu sĩ Lưu Lam hoàng triều khôi phục sự tự do, nói tiếp:

"Đánh trống!"

Trên hành lang yên tĩnh trống rỗng nhiên vang lên tiếng trống mãnh liệt.

Tiếng trống cuồn cuộn như sấm đình, tấn mãnh cương liệt như thúc giục thiên quân vạn mã lao nhanh ra, đạp quân địch thành tro tàn.

Trong tiếng đánh trống, khí tức của tu sĩ Lưu Lam hoàng triều nhanh chóng dâng lên, đột nhiên xông phá sự áp chế của [Vĩnh Chú thần thông] .

1Tu sĩ hoàng triều lại mở miệng ra, tiếng nói hùng vĩ nói: "Chém đầu!"

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lập tức dựng đứng lông tơ cả người, một luồng khí tức tử vong cường đại, kinh khủng lập tức sinh sôi, đột nhiên hoàn toàn bao phủ hắn!

Trong chốc lát, tất cả mọi thứ xung quanh như đột nhiên ngưng kết, trở nên cực kỳ chậm chạp, một thanh quỷ đầu đại đao dính đây vết máu treo cao trên đỉnh đầu Bùi Lăng như cửu tiêu lôi đình, sau đó ầm vang rơi xuống!

Lưỡi đao rơi xuống như kinh lôi chợt vang, khí thế hùng hậu mang theo lực lượng đường hoàng quang minh, nơi đi qua hư không bị nứt nẻ, chôn vùi tất cả yêu ma quỷ quái, chấn nhiếp thần hồn!

Trong đại đao truyền ra ý chém giết cuồn cuộn, một khi hắn bị chém đầu thật, cũng khó thoát khỏi cái chết như tu sĩ Hợp Đạo kỳ!

Ngay lúc đối mặt với sinh tử, Bùi Lăng lập tức vận chuyển [Trường Hận Chú] tới cực điểm, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn]...

Xoạt!

Quỷ đầu đại đao xuyên qua thân thể Bùi Lăng, khí thế như hồng chém vào viên gạch.

Trên cổ Bùi Lăng lập tức xuất hiện một đạo vết đao to bằng ngón tay, trong vết đao không có bất kỳ máu tươi gì chảy ra, vết cắt chỉnh tề chói chang, có thể trực tiếp nhìn thấy cột nhà trong căn phòng sau người lương trụ từ chính diện, vết đao còn đang nhanh chóng tiếp tục mở rộng.

Toàn bộ bóng dáng của hắn cũng mở rộng và lan tràn theo vết đao, theo đó tan thành mây khói.

Đây là một đạo tàn ảnh!

Bùi Lăng lập tức hiện thân trên hành lang cách đó không xa, trên cổ hắn giữ lại một vết đao rộng cả tấc, sâu đủ thấy xương, máu tươi ào ạt tuôn ra, đã dính ướt vạt áo trước.

Nếu không phải vừa rồi chuồn nhanh, e rằng lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo!

Lực lượng sinh cơ dư thừa phun trào, vết đao trên cổ Bùi Lăng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, lại là dược lực còn sót lại của Thiên Thương Lệ đang phát huy tác dụng.

Ánh mắt Bùi Lăng cực kỳ nghiêm nghị nhìn qua tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, pháp tắc mà đối phương nắm giữ hơi kỳ quái.

Đầu tiên là lúc không gõ cửa có thể khiến hắn đáp lại vi phạm pháp tắc; hiện tại hắn hiện không tiếp xúc với đối phương nhưng vẫn có một bộ phận mệnh cách không ngừng chảy về phía đối phương... Dường như đối phương có thể vặn vẹo pháp tắc chân chính nơi đây ở một mức độ nào đó!

Ngoài ra, hóa thân không ở đây, lúc này thực lực của hắn giờ không ở đỉnh phong, một trận chiến này càng khó hơn trận chiến với tu sĩ Yến Tê thành vừa rồi!

Nếu không có pháp tắc nơi đây kiềm chế đối phương, nhất định là tình thế dữ nhiều lành ít...

Trước tiên cần phải giải quyết việc mệnh cách chảy trở về!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục], thân thể, khuôn mặt, khí tức của hắn nhanh chóng biến ảo, chẳng mấy chốc ngũ quan trên khuôn mặt Bùi Lăng lặng yên biến mất không thấy gì nữa.

Áo bào của hắn cũng bắt đầu thay đổi, áo vải giày đen, khuôn mặt không có thứ gì... Bùi Lăng lại hóa thành tượng thần Vô Diện đại tiên bị hắn cướp đi một bộ phận mệnh cách trong cánh cửa thứ nhất.

Cùng lúc đó, hai cánh cửa ra vào nguy nga lại từ từ bay lên đỉnh đầu hắn.

Chương 1850: Phù dung sớm nở tối tàn (2)

Một cánh cửa ra vào độc lâu như núi, quỷ quyệt sâm nhiên; một cánh cửa ra vào hoa mỹ như tiên, xa xỉ hoa lệ. Nhưng trong cửa ra vào đều không ngừng tản ra khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn.

Dáng vê "Chú", khí tức "Chú".

Bùi Lăng lập tức cảm giác được dường như pháp tắc nơi đây đã mất đi tác dụng với hắn, mệnh cách đã cướp đoạt được không còn chảy về trong cơ thể tu sĩ hoàng triều.

Vết máu trên cổ tu sĩ hoàng triều tiếp tục mở rộng, mệnh cách của hắn như dòng sông đập đê nổ tung, tiếp tục xói mòn, khí tức cũng theo đó nhanh chóng hạ xuống.

Giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói: "Chú!"

Vừa nói ra, những cánh tay duỗi ra từ trong hư không vịn đầu tu sĩ hoàng triều, lập tức xuất hiện mảng lớn mảng lớn dấu vết nát rữa, nước mủ chảy xuôi róc rách, miệng vết thương sinh ra từng mặt người oán độc vặn vẹo.

"hì hì ha ha... Hì hì ha ha... hì hìị..."

Tiếng vui cười bén nhọn chói tai, đầu tu sĩ hoàng triều lập tức mất đi sự ủng hộ, suýt trực tiếp rơi xuống, hắn ta vội vàng đưa tay đỡ lấy đầu mình.

Nhưng ngay sau đó vô số đao khí huyết sắc như mẫu đơn nở rộ, ầm vang bộc phát trong hành lang, chém về phía tu sĩ hoàng triều.

Ống tay áo tu sĩ hoàng triều không gió mà bay, quanh người lập tức dâng lên liệt diễm màu vàng kim nhạt, ánh lửa bốc lên chiếu khắp màn đêm.

Rầm rầm rầm...

Đại chiến lại bộc phát, toàn bộ tình thế lại quay về tình cảnh vừa nãy.

Nhưng dưới tác dụng của pháp tắc, mệnh cách tu sĩ hoàng triều xói mòn càng ngày càng nghiêm trọng, thân hình của hắn ta đã dân trong suốt, ngược lại Bùi Lăng vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí dược hiệu Thiên Thương Lệ còn sót lại trong cơ thể hắn, còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian.

Tự biết đã mất phần thắng, tu sĩ hoàng triều lập tức căm hận nói:

"Trọng Minh tông... Hừ!"

Hắn ta đã suy yếu tới nhưng khí tức chợt bắt đầu tăng vọt khác thường.

Tất cả lực lượng còn sót lại không ngừng kiềm chế, sụp đổ, kiềm chế, sụp đổ...

Hắn ta muốn tự bạo!

Bùi Lăng nhướn mày, sau đó không chút do dự lập tức chạy đến gian phòng của hóa thân.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa xen lẫn một chút ánh lửa màu vàng kim nhạt ảm đạm ngút trời, toàn bộ dịch trạm như gặp một trận địa long xoay người, lung lay dữ dội.

Nhưng chẳng mấy chốc ánh lửa như núi lửa bộc phát lặng yên tần đi, bóng tối lại giáng lâm, bao phủ khắp nơi, trên hành lang Bùi Lăng và tu sĩ hoàng triều đều đã không thấy tăm hơi, ngay cả cửa sổ dán giấy ở căn phòng hai bên cũng lông tóc không tổn hao gì.

Cho dù là tu sĩ Hợp Đạo kỳ tự bạo cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không thể tạo thành chút sự phá hoại nào với dịch trạm.

Ngay lúc này, một cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, một đoạn váy màu sắc diễm lệ xuất hiện trong khe cửa...

Trong căn phòng rộng rãi mà đơn sơ.

Trên giường cũ nát, trướng màn buông xuống, ngoài ra trống rỗng chỉ một chiếc đế đèn điêu khắc từ vật liệu đá, đặt ở trên mặt đất trước giường.

Bùi Lăng đã khôi phục diện mạo như trước, máu thịt be bét sau lưng hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ.

Trong hư không, đã không cảm thấy bất kỳ lực lượng mệnh cách gì chảy vào trong cơ thể mình, tên tu sĩ Lưu Lam hoàng triều kia đã không còn tồn tại!

Bùi Lăng hơi trầm ngâm, dường như tên tu sĩ hoàng triều kia cực kỳ thù hận Trọng Minh tông, đối phương tình nguyện tự bạo mà chết cũng không muốn mệnh cách của mình bị Thánh Tử Trọng Minh tông này chiếm đi...

Thế nhưng, chính ma đối lập, đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn dừng bước ở giữa phòng, chắp tay vào trong giường bình tĩnh nói: "Mạc tiên hữu, tình huống nơi đây đặc thù, khắp nơi đều là lực lượng pháp tắc mà tiên hữu cần"

"Bản tiên nói được thì làm được, cố ý đưa ngươi đến nơi này."

"Hiện tại lực lượng pháp tắc nơi đây mặc cho tiên hữu lấy dùng"

"Không biết bây giờ tiên hữu cảm thấy thế nào?"

"Tiên hữu xin yên tâm, mặc dù pháp tắc nơi đây quỷ quyệt nhưng có bản tiên ở đây, tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sựt"

Mạc Lễ Lan yên tĩnh nằm, không có bất kỳ phản ứng gì.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ nhưng cân nhắc đến còn có một vị tu sĩ Tố Chân Thiên, có thể tới gõ cửa bất cứ lúc, không thể trì hoãn nữa.

Thế là, hắn lập tức đi đến bên giường.

Bùi Lăng bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng vén một góc màn trướng lên, nhìn vào bên trong chỉ thấy Mạc Lễ Lan nằm ở trên giường, hai mắt nàng nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, dường như còn đang ngủ say.

Thấy tình hình như vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức đưa tay đẩy Mạc Lễ Lan một cái để thăm dò.

Thân thể Mạc Lễ Lan mềm mại bất lực, dịch chuyển theo động tác của hắn, hai mắt nàng vẫn nhắm chặt, hô hấp cũng không loạn chút nào, không có bất kỳ phản ứng gì.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức biết, ý chí Chân Tiên trong cơ thể Mạc Lễ Lan đã tiến vào trong [Minh Thiên Đại Mộng] !

Trước đó cũng từng xảy ra tình huống này.

Ngay cả Hợp Đạo chín môn phái lớn đều có thể khống chế lực lượng pháp tắc nơi đây, có lẽ số lượng nhiều, e rằng trong đoạn thời gian đó ý chí Chân Tiên đã lấy được đầy đủ lực lượng pháp tắc, chắc chắn bây giờ đang tiếp tục chuẩn bị đại kế đánh thức bản thể của đối phương...

Chương 1851: Toàn lực đối phó

Thế là, Bùi Lăng lập tức nằm dài trên giường, đưa tay đè bả vai Mạc Lễ Lan, chuẩn bị thu hồi nàng vào trong cơ thể.

Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng nhắm hai mắt lại.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm truyền đến, lại không có bất kỳ lời nói mê hoặc gì...

Bùi Lăng nằm không nhúc nhích, không có bất kỳ đáp lại gì.

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa dần đi xa... Trong giây lát hoàn toàn biến mất.

Sau khi xác nhận xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, đã thấy lúc này mình đang nằm một mình trong một gian phòng rộng rãi đơn sơ, bên cạnh đã không có bóng dáng Mạc Lễ Lan.

Hắn không thấy bất ngờ, đây đã là lần thứ ba.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, một căn phòng chỉ có thể chứa một người.

Dù hóa thân cũng là như thế!

Bùi Lăng hơi khôi phục, trực tiếp bước ra ngoài cửa.

Không lâu sau, cửa phòng im hơi lặng tiếng đẩy ra, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, đi ra khỏi phòng.

Hành lang ngoài cửa yên lặng, rách nát mà sạch sẽ.

Lúc này vắng lặng im ắng, trong lờ mờ thấy hơi khiếp người.

Lại không nhìn ra dấu vết chiến đấu của hắn và tu sĩ Lưu Lam hoàng triều trước đây không lâu.

Hiện tại, bên ngoài phòng Mạc Lễ Lan có một bóng dáng mảnh khảnh, thải y váy hoa, hoàn bội đỉnh đang. Nhìn từ bên cạnh có một nhánh hoa cỏ nở rộ cánh hoa màu hồng nhạt ở gần khuỷu tay, trông như phất trần khoác lên đầu vai, lộ ra ba nụ hoa dính giọt sương, càng làm nổi bật sự thanh tao lịch sự sắc bén của chủ nhân.

Nữ tu cần cổ dài xinh đẹp, eo nhỏ nhắn nhẹ buộc, trong dáng vẻ đoan trang lộ ra sự uyển chuyển, đang duỗi ra một bàn tay trắng thuần gõ cửa có tiết tấu.

Quanh người đối phương bành trướng pháp lực là tu vi Hợp Đạo kỳ, trong khí tức tươi đẹp ẩn chứa từng tia từng sợi ảm đạm, chính là nữ tu Tố Chân Thiên.

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa trong trẻo quanh quẩn trong hành lang trống trải.

Đột nhiên, một bàn tay lớn lạnh băng duỗi đến từ sau, đập vào đầu vai nữ tu.

Động tác gõ cửa của nữ tu Tố Chân Thiên chỉ ngừng lại một thoáng.

Ngay sau đó, phản ứng của nàng giống hệt tu sĩ hoàng triều vừa rồi, lập tức bắt đầu lùi lại.

Bùi Lăng lùi từng bước một theo đối phương, cũng không làm cái gì.

Trong hành lang mờ tối lập tức rơi vào một mảnh yên lặng như chết.

Bùi Lăng và nữ tu Tố Chân Thiên một trước một sau chậm rãi rút lui, không bao lâu sau bọn họ đã lui đến một cánh cửa phòng khép hờ, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một loại bình chướng vô hình ngăn mình ở bên ngoài cửa phòng. Nữ tu Tố Chân Thiên lại không bị ngăn cản chút nào, thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua Bùi Lăng, lui vào gian phòng của mình.

"Rầm:

Cửa phòng lập tức đóng thật chặt.

Bùi Lăng đứng trước cửa phòng nữ tu Tố Chân Thiên, không chút do dự, lập tức bước đến căn phòng của hóa thân.

"Kẹt kẹt."

Hắn đẩy cửa phòng ra, nhanh chân đi vào phòng Mạc Lễ Lan, đi tới cạnh giường, cúi người, đưa tay kề vào lòng bàn tay cùng Mạc Lễ Lan.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ Mạc Lễ Lan hóa thành một đoàn bóng tối đậm đặc, bắt đầu tụ hợp vào trong cơ thể hắn.

Từng đạo đường vân quỷ quyệt màu đỏ sậm hiện ra, trải rộng toàn thân Bùi Lăng.

Thu hồi hóa thân, khí tức Bùi Lăng lập tức khôi phục đỉnh phong.

Hắn quay người đi ra ngoài, trên hành lang trống rỗng, yên lặng, bối rối âm u lạnh lẽo.

Hiện tại mệnh cách tu sĩ Yến Tê thành Phục Nghi Cẩn đã bị Bùi Lăng cướp đi; tu sĩ hoàng triều tự bạo mà chết; trong căn dịch trạm này chỉ còn lại hai gian phòng.

Một cái là khí tức nữ tu Tố Chân Thiên; còn có một cái là khí tức Tô Tích Nhu.

Bùi Lăng đi đến cửa phòng Tô Tích Nhu, không gõ cửa mà trực tiếp đi đến truyền âm nói: "Tô tiền bối, lại ra giúp ta chút sức lực.

Trong cửa nhanh chóng vang lên giọng Tô Tích Nhu: "Được."

Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Tô Tích Nhu áo đen váy vàng gừng đi ra từ bên trong.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, vừa rồi dù là độc đấu với Yến Tê thành Phục Nghi Cẩn hay đại chiến với tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, mặc dù cuối cùng người thắng đều là mình, nhưng quá trình lại cực kỳ nguy hiểm.

Xét đến cùng, thật ra là hắn chuẩn bị không đủ.

Bởi vì thành công ra tay với Tô Tích Nhu, đã đánh giá thấp thực lực chân chính của tu sĩ Hợp Đạo này.

Trong hai trận chiến này, hắn có ưu thế tuyệt đối chiếm cứ một pháp tắc, dường như không tốn sức đã thắng được, hiện tại vị tu sĩ Tố Chân Thiên cuối cùng này lại không thể gặp bất kỳ mạo hiểm gì, nhất định phải toàn lực ứng phó, dùng tất cả lực lượng mà hắn có thể sử dụng!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp truyền âm nói: "Đi theo ta, cùng đối phó một người."

Tô Tích Nhu khẽ gật đầu, nói: "Có thể."

Thế là, Bùi Lăng xoay người, đi đến phòng tu sĩ Tố Chân Thiên.

Làn váy màu vàng gừng hơi động đậy, Tô Tích Nhu theo sát ở phía sau.

Hai người nhanh chóng đi tới trước cửa tu sĩ Tố Chân Thiên.

Bùi Lăng truyền âm nói với Tô Tích Nhu: "Ngươi đến gõ cửa, ta đưa ngươi vào trước."

"Sau một nén nhang, ta lại đi vào."

"Cố gắng đả thương tu sĩ Tố Chân Thiên bên trong giúp ta"

"Sau khi về tông, Tô Ly Kinh ta chắc chắn sẽ cố hết khả năng báo đáp ân giúp đỡ của tiền bối vào ngày hôm nay!"

Chương 1852: Mặt ngọc thiên thủ

Hắn cũng muốn liên thủ với Tô Tích Nhu, cùng đối phó tu sĩ Tố Chân Thiên ở bên trong.

Chỉ có điều, pháp tắc tòa dịch trạm thứ hai này khác với tòa dịch trạm thứ nhất, trong một gian phòng không thể cùng lúc tồn tại ba người.

Một khi trong gian phòng đã có hai người, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, một người trong đó sẽ bị cưỡng ép chuyển đến một gian phòng trống...

Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể để Tô Tích Nhu lên trước.

Chờ sau một nén nhang, lực lượng tu sĩ Tố Chân Thiên bên trong bị Tô Tích Nhu tiêu hao gần đủ rồi, sau đó hắn lại ra tay...

Lúc này, lại nghe Tô Tích Nhu gật đầu nói: "Được."

Nàng giậm chân tiến lên, giơ tay lên gõ cánh cửa.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa trong trẻo chầm chậm quanh quẩn trong hành lang.

Tô Tích Nhu gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: "Ngụy đạo Tố Chân Thiên, mở cửa!"

Trong cửa hoàn toàn yên tĩnh, dường như căn bản không có người, chưa từng truyền ra tiếng đáp lại gì.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Lúc này vận chuyển [Thực Nhật bí lục 1, hóa thành dáng vẻ nữ tu Tố Chân Thiên.

Cùng lúc đó, hai cánh cửa ra vào một quỷ quyệt, một hoa mỹ nguy nga, từ từ bay lên đỉnh đầu.

Khí tức kinh khủng, tai hoạ ầm vang tản ra!

Ngay sau đó, Bùi Lăng thay thế nữ tu Tố Chân Thiên trả lời Tô Tích Nhu: "Tốt!"

Vừa nói xong, bóng dáng Tô Tích Nhu lập tức biến mất.

Bùi Lăng lập tức biết, Tô Tích Nhu đã tiến vào trong phòng nữ tu Tố Chân Thiên!

Hắn khôi phục diện mạo như cũ, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên ngoài, bắt đầu yên lặng chờ đợi.

Một mảnh lờ mờ.

Bốn vách tường trên dưới đều là vách quan tài rắn chắc.

Vẻ mặt nữ tu Tố Chân Thiên bình tĩnh nằm ngửa trong quan tài, hai tay xếp chồng đặt ở bụng dưới, váy áo sạch sẽ, dáng về ưu nhã, lúc này lông mi dài buông xuống, hai mắt nhắm chặt như ngủ say.

"Cốc cốc cốc."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói ngọt mềm của một nữ tử theo vẻ lạnh lẽo truyền vào: "Ngụy đạo Tố Chân Thiên, mở cửa!"

Vẻ mặt Tố nữ tu Chân Thiên không có bất kỳ biến hóa nào, không hề để ý tới sự khiêu khích của Tô Tích Nhu.

Ngay sau đó, một giọng nói không khác nàng là bao, truyền đến từ bên ngoài: "Tốt!"

Nữ tu Tố Chân Thiên vẫn không hề bị lay động.

Ngay sau đó, bóng dáng Tô Tích Nhu đột ngột xuất hiện ở bên trong quan tài...

Nàng vừa tiến vào quan tài, lập tức quay đầu nhìn về phía nữ tu Tố Chân Thiên, thấy nàng vẫn nhắm mắt nằm đó, hoàn toàn không biết mình đã tiến vào, hơn nữa toàn thân không có chút đề phòng nào, lúc này không chút do dự trực tiếp ra tay...

Phốc! !

Một bàn tay thon dài tái nhợt lập tức vỗ vào tim nữ tu Tố Chân Thiên.

Nữ tu Tố Chân Thiên giật mình nhận ra tình huống không đúng, lập tức mở hai mắt ra, đã thấy trong tầm mắt chật chội chật hẹp, mình đang bị vách quan tài kín không kẽ hở bao bọc vây quanh, một nữ tu dàn vẻ xinh đẹp, trắng bệch như tờ giấy nằm ở bên cạnh, pháp lực quanh người nàng bành trướng, khí tức âm u lạnh lẽo, bốn ngón tay như đao đâm xuyên qua trái tim nàng!

Thế nhưng, dù sao nữ tu Tố Chân Thiên cũng là tu sĩ Hợp Đạo kỳ, trình độ thương thế này vẫn giết không được nàng!

Khí tức của nàng lập tức bốc lên, lực lượng tươi đẹp lại hùng hậu bắn ra, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, lúc này chém một chưởng về phía cánh tay Tô Tích Nhu.

Tô Tích Nhu lập tức thu tay lại, né tránh một kích của nữ tu Tố Chân Thiên. Đồng thời, lại đấm ra một quyền về phía vết thương trước ngực nữ tu Tố Chân Thiên.

Tay phải nữ tu Tố Chân Thiên cầm đoạn nhánh hoa kia, tay trái bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức duỗi ra từng cặp cánh tay tuyết trắng mảnh khẳnh, trong sáng như ngọc, trên cổ tay đeo nhiều loại vòng tay vàng ròng như bạch liên nở rộ, sau đó đồng loạt đẩy về phía Tô Tích Nhu.

Ầm!

Quyền chưởng của Tô Tích Nhu mới đến nửa đường đã bị ngăn cản, không gian trong quan tài nhỏ hẹp, lít nha lít nhít bàn tay nữ tu của Tố Chân Thiên bao trùm toàn bộ bên trong quan tài, Tô Tích Nhu không có bất kỳ chỗ nào để tránh né.

Nàng lập tức thu tay lại, hai tay bấm pháp quyết, một bàn tay to lớn duỗi ra từ trong hư không, như một tấm chắn bằng thịt trắng bệch ngăn trước người Tô Tích Nhu.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, bàn tay bị đánh cho vỡ nát, bàn tay khó mà tính toán tiếp tục đánh về phía Tô Tích Nhu.

Sắc mặt Tô Tích Nhu bình tĩnh, không nhúc nhích nằm nguyên tại chỗ, lúc tất cả bàn tay sắp đụng phải nàng, lại như sâu bọ bị nhốt trong hổ phách, toàn bộ dừng lại, ngưng kết giữa chừng.

Thân thể nữ tu Tố Chân Thiên đột nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc, không biết từ lúc nào trên dưới quanh người nàng đã che kín thi ban màu tím đen.

Những thi ban này trông mà giật mình, lấy vết thương trước ngực làm trung tâm đang lan tràn ra toàn bộ thân thể, vẫn ăn mòn trên dưới cả người nữ tu, bao gồm vô số cánh tay duỗi ra từ sau lưng nàng.

Tô Tích Nhu đưa tay, một chỉ về phía mi tâm nữ tu Tố Chân Thiên.

Sau lưng nữ tu Tố Chân Thiên đột nhiên lại sinh ra một cánh tay tuyết trắng mảnh khẳnh, nó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, đặt ngang ở vị trí mi tâm của nữ tu, chặn một chỉ của Tô Tích Nhu.

Chương 1853: Mặt ngọc thiên thủ (2)

Cùng lúc đó, nhánh hoa trong tay nữ tu Tố Chân Thiên không gió mà bay, trong lúc chập chờn rất nhỏ, nụ hoa lấy tốc độ cực nhanh nở rộ.

Mùi thơm ngát tràn ngập trong quan tài, sinh cơ mãnh liệt tuỳ tiện tuôn ra theo đóa hoa nở rộ.

Tất cả hương thơm tràn vào trong cơ thể nữ tu Tố Chân Thiên, theo từng mảnh cánh hoa nở rộ, thi ban trên làn da tuyết trắng của nữ tu dần bắt đầu biến mất.

Nhìn tình cảnh này, Tô Tích Nhu cười lạnh một tiếng, nàng và nữ tu Tố Chân Thiên có tu vi cùng cấp, hiện tại có tiên cơ đánh lén đối phương trọng thương, sao có thể để nàng tiếp tục đánh trả?

Tô Tích Nhu tâm niệm vừa động, lập tức bộc phát ra thi khí mênh mông nồng đậm, thi khí như thủy triều nhào về phía nữ tu Tố Chân Thiên, ngay sau đó Tô Tích Nhu đưa tay, lại đánh một chưởng về phía đối phương.

Oanh! !!

Trên hành lang.

Khoảng không lờ mờ, chỉ có một mình Bùi Lăng yên tĩnh đứng trước cửa phòng nữ tu Tố Chân Thiên, có lẽ vì pháp tắc, sau khi bóng dáng Tô Tích Nhu biến mất, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Trong phòng nữ tu Tố Chân Thiên yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, hắn không nghe được bất kỳ tiếng động gì ở bên trong.

Sau một lát, thấy thời gian gần đủ, Bùi Lăng giơ tay lên, không nhẹ không nặng gõ cửa một cái.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ trong trẻo quanh quẩn trong hành lang.

Tiếng vang chưa dừng, Bùi Lăng đang muốn lặp lại chiêu cũ, vận chuyển [Thực Nhật bí lục] thay nữ tu Tố Chân Thiên trong gian phòng đáp lại mình, đã thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi.

Trong nháy mắt, hắn đã nằm vào một chiếc quan tài bị đóng đinh, trong không gian chật hẹp, một nữ tu thải y váy hoa, tinh tế thướt tha, tay cầm nhánh hoa nằm bên cạnh mình.

Ngực nàng có một cái động lớn, quanh người thi ban từng đống, đang mở to một đôi mắt sáng, nhìn thẳng về phía hắn.

Ngoại trừ cái đó ra, Tô Tích Nhu tiến đến trước đó lại không thấy tăm hơi, dường như đã bị pháp tắc nơi đây truyền tống đến phòng khác...

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, nữ tu Tố Chân Thiên chủ động đáp lại hắn!

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đối phương đã vỗ một chưởng về phía hắn.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, trong hai mắt hiện ra vô số phù văn nhỏ bé đan xen, [Vĩnh Chú thần thông] !

[lãng quên chỉ "Pháp"] !

Khí tức vốn suy yếu lụn bại của nữ tu Tố Chân Thiên lại hạ xuống, cùng lúc đó động tác của nàng đột nhiên cứng đờ, quên sau đó phải làm cái gì.

Bùi Lăng đưa tay giữ chặt cổ tay nữ tu Tố Chân Thiên, đè nó lên vách quan tài, một tay khác bóp cổ họng đối phương.

Đôi bên vừa tiếp xúc, mệnh cách của nữ tu Tố Chân Thiên đã như hồng thủy mở cống, liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Nữ tu Tố Chân Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, thi ban trên dưới cả người nàng dần bắt đầu biến mất, chợt đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, khí tức đột nhiên tăng trưởng, đã dùng ra [Trường Hận Chú].

Cùng lúc đó, chín đạo đao khí huyết sắc như thực chất hiện ra quanh người hắn, ngăn ở trước người hắn.

Oanh! !!

Chưởng kình của nữ tu Tố Chân Thiên đánh bay toàn bộ chín đạo đao khí, nhưng chưởng kình của một chưởng này cũng bị đao khí triệt tiêu.

Giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói: "Chú!"

Vừa nói xong, thân thể nữ tu Tố Chân Thiên lập tức bắt đầu hư thối, trong miệng vết thương có dòng máu trộn lẫn nước mủ cuồn cuộn chảy xuôi, từng mặt người đầy oán độc vặn vẹo sinh ra.

Nữ tu bấm pháp quyết, sinh cơ phun trào quanh người, vết hư thối đang tăng lên lập tức dừng lại. Chỉ có điều, thi ban kiềm chế trước đó lại nhân cơ hội lan tràn...

rầm rầm rầm...

Trong quan tài nhỏ hẹp, đôi bên ngươi tới ta đi, thuật pháp, quyền cước, nguyền rủa... Trong khoảnh khắc không biết đã đấu bao nhiêu chiêu.

Nữ tu Tố Chân Thiên vốn chịu trọng thương, lúc này chậm chạp không thể chém giết Bùi Lăng, dưới tác dụng pháp tắc của ở chỗ này, mệnh cách xói mòn càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu...

Sau một lát, thân thể nữ tu Tố Chân Thiên đã trở nên vô cùng trong suốt, dường như sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào.

Trên áo bào của Bùi Lăng loang lổ vết máu, cũng đã bị thương rất nhiều nhưng dưới tác dụng của dược lực Thiên Thương Lệ còn sót lại, chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Ba trận chiến, trận chiến với nữ tu Tố Chân Thiên là thoải mái nhất, Tô Tích Nhu làm không tệ!

Lúc này, khí tức của nữ tu Tố Chân Thiên bắt đầu tăng vọt khác thường, tất cả lực lượng còn sót lại của nàng không ngừng sụp đổ, kiềm chế vào trong cơ thể từng chút một... Đối phương muốn tự bạo giống tu sĩ hoàng triều vừa rồi!

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, đối phương là Hợp Đạo, khoảng cách gần như thế...

Thế nhưng, khác với tu sĩ hoàng triều vừa rồi, hiện tại hắn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, hơn nữa vị tiền bối Tố Chân Thiên này lại chiến đấu hai trận liên tiếp, tổn thương rất nặng, lúc này cực kỳ suy yếu, hắn có thể nhanh hơn đối phương một bước!

Nghĩ tới đây, trong hai con ngươi Bùi Lăng bốc lên phù văn, xen lẫn biến ảo, lại thi triển [Vĩnh Chú thần thông] và [lãng quên chỉ "Pháp"] !

Tất cả động tác tự bạo của nữ tu Tố Chân Thiên đột nhiên dừng lại.

Chương 1854: Cùng giúp ta!

Không đợi đối phương khôi phục lại từ trong tác dụng của [lãng quên chỉ "Pháp"], mấy đạo đao khí huyết sắc áp súc đến cực hạn đột nhiên sinh ra, chém vào trong cơ thể nữ tu Tố Chân Thiên.

Đao ý âm u lạnh lẽo sâm nhiên, sau khi lực lượng nguyền rủa vào trong cơ thể lập tức bộc phát, [Đọa Huyết Chú] !

Pháp lực mà nữ tu Tố Chân Thiên vừa ngưng tụ lấy một tốc độ cực nhanh bị đao ý và [Đọa Huyết Chú] tiêu hao, khí tức vốn bắt đầu kéo lên bạo loạn lại bình tĩnh.

Nữ tu đột nhiên lấy lại tinh thần, muốn tự bạo nữa cũng đã không có cách nào làm được!

Thấy mệnh cách của mình còn đang xói mòn, ngay cả tự bạo cũng không thể, nữ tu Tố Chân Thiên đột nhiên yếu ớt thở dài, buồn bực nói: "Thật không ngờ, bản tọa lại sa đọa đến mức này..."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, thấy nữ tu Tố Chân Thiên thật sự không hề có sức đánh trả, lúc này mới chậm rãi hỏi: "Tiền bối, còn có tâm nguyện gì không?"

Ánh mắt nữ tu Tố Chân Thiên nhìn qua Bùi Lăng vô cùng lạnh băng, giọng lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi là người của Ma môn?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông, Bùi Lăng"

Trong pháp tắc hiện tại, nữ tu Tố Chân Thiên đã đáp lại hắn, hắn không cần lo lắng sẽ xuất hiện tình huống giống với tu sĩ hoàng triều trước đó...

Nữ tu Tố Chân Thiên khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời, so với ngươi thì như thế nào?"

Nhìn qua thân hình hư ảo, lảo đảo như ngọn nến trước gió, như sẽ bị chôn vùi bất cứ lúc nào của nữ tu Tố Chân Thiên, Bùi Lăng bình tĩnh trả lời: "Mạnh hơn ta."

Nữ tu Tố Chân Thiên nhắm mắt lại, hài lòng nói: "Vậy thì tốt rồi, nàng sẽ báo thù cho bản tọa..."

Báo thù?

Lấy tình huống hiện tại của Yến Minh Họa, dù thật sự biết việc này, hơn phân nửa cũng chỉ để hắn ít thải bổ mấy lần...

Chỉ có điều, vừa nghĩ tới Yến Minh Họa, Bùi Lăng nhướn mày, sau khi hơi do dự, đột nhiên nói: "Tiền bối, trong đoạn đường tiếp theo, nếu ngươi có thể giúp ta một chút sức lực giống Tô tiền bối, ta lập tức thu tay lại:

"Hơn nữa, còn trả đủ mệnh cách của ngươi, lại dẫn ngươi cùng rời khỏi nơi đây."

"Thật không dám giấu giếm, lần này trừ ta ra, hiện tại Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời Yến Minh Họa cũng bị nhốt ở U Tố mộ.

"Tạm thời ta và nàng đang liên thủ."

"Lần này giành tạo hóa của Chú, là vì rời khỏi U Tố mộ"

Sắc mặt nữ tu Tố Chân Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường, sau đó bình tĩnh nói: "Được."

Bùi Lăng lập tức thu tay lại, chợt hỏi: "Còn chưa thỉnh giáo tôn hiệu của tiền bối?"

Tố Chân Thiên nữ tu nói: "Bản tọa Mạnh Hồng Huyến."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói tiếp: "Mạnh tiền bối, hiện tại ta trả lại mệnh cách cho ngươi, nhưng hành động lần này cần Tô tiền bối hỗ trợ."

"Không biết làm như thế nào mới có thể rời khỏi quan tài?"

Mạnh Hồng Huyến nói: "Ngươi và ta đều nhắm mắt lại, đếm thầm mười tức."

"Chỉ cần trong lúc đó không có người đến đây gõ cửa:

"Có thể ra ngoài."

Bùi Lăng nói: "Tốt!"

Hắn nhắm mắt lại, lập tức pháp tắc nơi đây phong tỏa thần niệm của hắn vào trong cơ thể, cả người rơi vào bóng tối dày đặc.

Hiện tại Tố Chân Thiên Mạnh Hồng Huyến này đã suy yếu tới cực điểm, hơn nữa còn bị đao ý và [Đọa Huyết Chú] của hắn ăn mòn, không cần lo lắng đối phương sẽ nhân cơ hội gây bất lợi cho hắn chỉ trong thời gian mười tức.

Chẳng mấy chốc, mười tức kết thúc, Mạnh Hồng Huyến yếu ớt nói: "Được rồi."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, thấy quan tài chật hẹp đã hóa thành một căn phòng đơn sơ rộng rãi.

Trong phòng trống rỗng, ngoại trừ chiếc giường mà hai người đang nằm, chỉ có một chiếc đế đèn điêu khắc từ tảng đá.

Màn trướng rách nát nửa đậy nửa rủ xuống, màu sắc kia như là lồng một lớp bụi trước mặt hai người.

Một phát hất màn lên, Bùi Lăng nhanh chóng xoay người ngồi dậy, sau đó đi ra ngoài cửa.

Mạnh Hồng Huyến lập tức đuổi theo.

"Kẹt kẹt."

Cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Lăng nhanh chân đi ra, Mạnh Hồng Huyến đi bước nhỏ theo sát phía sau.

Trên hành lang trống rỗng, âm u lạnh lẽo ảm đạm.

Gian phòng hai bên đều đóng chặt cửa sổ, lúc này tất cả trong phòng đều vắng lặng im ắng, không có chút tức giận nào.

Chỉ trong một gian phòng cách đó không xa có khí tức của Tô Tích Nhu.

Bùi Lăng nhanh chóng đi đến cửa gian phòng Tô Tích Nhu, trực tiếp truyền âm nói: "Tô tiền bối, thỉnh cầu tiền bối đi ra."

Tô Tích Nhu truyền âm trả lời: "Được."

Vừa nói xong, cửa phòng đã mở ra, Tô Tích Nhu áo đen váy vàng gừng lập tức đi ra.

Ngay sau đó, trong cửa lại đi ra một nữ tử búi tóc cao kim quan, áo đen váy vàng gừng, mặt mày cử chỉ, trang phục trâm vòng không khác gì Tô Tích Nhu!

Tiếp theo là tên Tô Tích Nhu thứ ba, Tô Tích Nhu thứ tư...

Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Tích Nhu chân chính và Mạnh Hồng Huyến cách đó không xa đều không nói gì, mà ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng.

Đây là Bùi Lăng thúc giục pháp tắc do mình nắm giữ!

Sau một lát, trên hành lang vốn trống rỗng đã chật ních Tô Tích Nhu, những Tô Tích Nhu này khiến hành lang to như vậy chật như nêm cối, đã tìm không thấy lối ra, cuối cùng trong cửa phòng trước đó đã không còn Tô Tích Nhu mới xuất hiện nữa.

Chương 1855: Đồng tâm hiệp lực

Đúng vào lúc này, Bùi Lăng quay đầu nhìn qua Mạnh Hồng Huyến nói: "Tiền bối, hiện tại ta phải vận dụng một môn thuật pháp, tiện trả lại mệnh cách cho ngươi."

"Kính xin ngươi đừng phản kháng."

Mạnh Hồng Huyến yên tĩnh nhìn qua Bùi Lăng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời: "Được."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt bắt đầu lấy rất nhiều phục chế phẩm Tô Tích Nhu làm tế, thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú].

Mặc dù Mạnh Hồng Huyến này là tu sĩ Tố Chân Thiên, truyền nhân chính đạo, đạo tâm cho phép, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, sẽ không làm việc hai mặt, khẩu phật tâm xà.

Nhưng hiện tại đối phương đã bị nhốt trong cánh cửa thứ ba không biết bao nhiêu năm tháng, khí tức quanh người đều trộn lẫn vào hỗn loạn, còn có mấy phần đạo tâm trước kia?

Hiện tại hắn cố ý nương tay, hoàn toàn là nể mặt Yến Minh Họa, tất nhiên không thể vì một câu của Mạnh Hồng Huyến này, hoàn toàn thả lòng cảnh giác.

[Tâm Ma Đại Diễn Chú], [Loạn thần kỳ Sinh Chú 1, đều phải dùng tới!

Về phần [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1...

Nhìn từ vẻ mặt vừa rồi của đối phương, hơn phân nửa đã đoán được hắn có ý khác... Chắc chắn đã có hiểu lầm với hắn.

Hãng quá hoá đở, dùng hai thủ đoạn này trước...

Bùi Lăng lấy thần niệm khóa chặt Mạnh Hồng Huyến trước, sau đó hai tay nhanh chóng kết động, đánh ra từng pháp quyết phức tạp quỷ quyệt.

Rất nhiều Tô Tích Nhu phục khắc ra lập tức quay đầu, cùng nhìn về phía Mạnh Hồng Huyến, bao bọc vây quanh nàng, ánh mắt dân tan rã mê ly.

Lúc này, Bùi Lăng mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !"

Khác với lúc dùng hệ thống uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] 1, lúc ấy hắn và Tô Tích Nhu đều ở trong [Minh Thiên Đại Mộng], xung quanh không còn nữ tu khác, cho nên có thể trực tiếp sử dụng hệ thống.

Nhưng hiện tại ở nơi này, ngoại trừ Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến, còn có một vị chưởng quỹ áo bào đen thực lực không rõ.

Nếu vừa lên đã dùng hệ thống uỷ thác, chẳng may hệ thống trực tiếp đi qua thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] với vị người áo đen kia, vậy làm sao bây giờ?

Bởi vậy, vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] với Mạnh Hồng Huyến trước, chờ thuật pháp đã khóa chặt đối phương lại dùng hệ thống uỷ thác...

Mặc dù làm vậy hơi rắc rối, nhưng trong loại tình huống này vẫn là hiệu quả dùng hệ thống uỷ thác ổn thỏa hơn...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú 1..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tế phẩm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra chủ đã có tế phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, pháp lực vận chuyển quanh người hắn, bắt đầu thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú.] Biểu cảm trong mắt phục khắc thể Tô Tích Nhu chật ních trên hành lang lập tức tản đi, bắt đầu trở nên chất phác, mỗi một hành động như là con rối.

Chẳng mấy chốc, bọn họ cùng nâng tay áo xoay eo, trong tay áo tung bay, nhảy một vũ đạo quỷ quyệt...

Vạt áo băng rua bay múa, váy áo sinh gió, vẻ mặt từ mê mang chuyển thành điên cuồng từng chút một.

Động tác vũ đạo quái đản như tế tự, lại như đi săn, tràn đầy khí tức dã tính, man hoang.

Lúc điên cuồng múa, đám phục khắc thể Tô Tích Nhu vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng: "Đây là... Hậu bối đồng tộc... Nhất định phải chiếu cố thật tốt..."

"Còn phải... Tu luyện thật tốt... Với hậu bối này..."

"Đây cũng là chiếu cố... Một bộ phận..."

"Thế nhưng, bản tọa là trưởng bối... Cùng tu luyện với hậu bối huyết mạch đồng tộc... Làm trái nhân luân... Nhưng... A..."

"Ừm... A... Thánh đạo không có... Chú ý nhiều như vậy... Hơn nữa... Việc thay đổi theo tình hình..."

Nói rồi nói, những phục khắc thể Tô Tích Nhu này bắt đầu sáng long lanh, trở thành nhạt, nhanh chóng tiêu tán.

Khí tức của Mạnh Hồng Huyến bị vây lại càng ngày càng mạnh, mệnh cách bị đoạt đi trước đó cũng dần bắt đầu kiềm chế, hoàn chỉnh.

Sau một lát, tất cả phục khắc thể Tô Tích Nhu tan thành mây khói, không còn tồn tại.

Pháp lực phun trào quanh người Mạnh Hồng Huyến, khí tức bành trướng, vẻ mặt nhìn về phía Bùi Lăng thêm chút nhu hòa và thương tiếc mà trước đây không có.

Cũng như những phục khắc thể Tô Tích Nhu vừa rồi.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cắt đầu ngón tay của mình, ngưng tụ ra một giọt máu tươi đẹp.

Sau khi giọt máu xuất hiện, lập tức lơ lửng đến giữa không trung, bị hắn thúc đẩy bay đến trước mặt Mạnh Hồng Huyến.

Bùi Lăng nói: "Mạnh tiền bối, nuốt nó vào."

Ánh mắt Mạnh Hồng Huyến còn tràn đầy nhu tình nhìn qua Bùi Lăng, chậm chạp không thể dời đi.

Chương 1856: Đồng tâm hiệp lực (2)

Nghe thấy Bùi Lăng nói chuyện, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn máu tươi trôi nổi giữa không trung, không do dự chút nào, lập tức há mồm nuốt nó xuống.

Bùi Lăng lập tức yên lòng, thành công thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú], cũng đã trồng [Loạn thần kỳ Sinh Chú]...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức nghiêm túc nói: "Hai vị tiền bối, nơi đây nguy hiểm, chúng ta cần góp sức đồng lòng, cùng rời khỏi nơi đây."

"Tiếp theo còn có bảy tòa dịch trạm, cần làm phiền hai vị tiền bối kề vai chiến đấu, giao sau lưng cho nhau."

Cách đó không xa, Tô Tích Nhu khẽ gật đầu, nói: "Tô Ly Kinh, ngươi làm không tệ, có thể thu tu sĩ ngụy đạo Tố Chân Thiên làm nô bộc, đúng là huyết mạch Chẩm Thạch Tô thị ta!"

Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Hồng Huyến lạnh lẽo, lúc này nói: "Chưa Hợp Đạo đã có thể vận dụng lực lượng pháp tắc một cách tự nhiên, đây là đại đạo Phản Hư!"

"Hơn nữa, tiểu bối này làm người đôn hậu, không thích giết chóc, đây cũng không phải là con cháu mà loại gia giáo Tô thị ngươi có thể giáo dưỡng ra..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng vội vàng truyền âm nói: "Mạnh tiền bối, trước đó vì để Tô tiền bối giúp ta, ta cố ý mượn thân phận con cháu Tô thị."

Mạnh Hồng Huyến ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, lại nói tiếp:

"Dù là con cháu Tô thị ngươi thì như thế nào?"

"Nếu vừa rồi không phải yêu nữ nhà ngươi đánh lén trước, bản tọa sẽ khiến ngươi có đến mà không có về!"

Tô Tích Nhu cười lạnh một tiếng, chợt nói: "Được làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi đã là nô bộc của hậu bối Tô thị ta, làm sao đủ tư cách nói chuyện với bản tọa?"

Mạnh Hồng Huyến lạnh nhạt nói: "Không phải yêu nữ nhà ngươi cũng như vậy sao? Hơn nữa, còn bị hậu bối của mình luyện thành lô đỉnh, quả thực hoang đường buồn cười!"

Tô Tích Nhu nói: "Máu mủ tình thâm, bản tọa chỉ đặc biệt quan tâm hậu bối mà thôi..."

Thấy không hiểu sao hai người lại ầm ĩ lên, Bùi Lăng vội vàng giảng hòa: "Hai vị tiền bối, hiện tại chúng ta vẫn ở trong nơi nguy hiểm, không thể chủ quan"

"Bây giờ thời gian chưa tới, kính xin hai vị tiền bối về phòng nghỉ ngơi trước."

"Tiếp theo còn phải làm phiền hai vị tiền bối ra sức, mới có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây, quay về tông môn, lại nối tiếp đạo đồ."

Nghe vậy, lúc này hai người mới dừng tranh luận, Mạnh Hồng Huyến nhìn Bùi Lăng, sau đó trở về gian phòng của mình, Tô Tích Nhu chợt xoay người cũng tiến vào phòng của nàng.

Trên hành lang lập tức chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, nhìn xung quanh lại yên tĩnh lờ mờ, hắn thầm thở phào, tiếp theo cũng quay về gian phòng của mình.

Sau khi hắn trở về phòng, vừa ngồi xếp bằng trên giường, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Mạt Đạo Khuynh Tiên]"

Với thực lực hiện tại của hắn, có thể nói tu sĩ Phản Hư kỳ chín môn phái lớn đã không có ai là đối thủ của hắn.

Nhưng nơi đây lại động một tí phía trên Hợp Đạo... Hắn nhất định phải chiếm cứ ưu thế một pháp tắc, mới có thể mạo hiểm thắng được.

Mặc dù bây giờ hắn cách Phản Hư hậu kỳ đã không xa, nhưng ít ra còn phải đoạt mệnh cách thêm mấy lần... Hiện tại cách nhanh nhất để tăng thực lực là học được [Mạt Đạo Khuynh Tiên] trước!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Mạt Đạo Khuynh Tiên] cần bản nguyên sinh cơ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra bản nguyên sinh cơ, hệ thống bắt đầu tu luyện cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, pháp lực phun trào quanh người, nhanh chóng vận chuyển.

Dược lực Thiên Thương Lệ còn sót lại trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hao.

Khí tức quanh người cũng càng ngày càng mạnh...

Sau nửa canh giờ, dược lực hoàn toàn hao hết, khí tức Bùi Lăng dân bình phục lại.

Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng!

Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, đã thành công tu luyện [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Trước đó ý chí Chân Tiên từng nói, môn thuật pháp [Mạt Đạo Khuynh Tiên] này, người thi triển càng sinh cơ khô kiệt, uy năng càng mạnh.

Trong chớp mắt sắp chết, thậm chí có thể sánh với tiên thuật.

Hiện tại sinh cơ của Bùi Lăng không ít chút nào, uy năng mà môn thuật pháp này có thể phát huy ra, chắc chắn cực kỳ có hạn.

Nhưng nếu thật sự gặp phải trận chiến sinh tử, đây cũng là một tấm át chủ bài càng đánh càng mạnh...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đánh ra một cái pháp quyết đơn giản, cổ xưa, kiểm tra hiệu quả [Mạt Đạo Khuynh Tiên] ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, khí tức của hắn đột nhiên tăng lên, dường như cảnh giới đột phá, trong nháy mắt đã đạt đến Phản Hư hậu kỳ đỉnh phong!

Trong lòng Bùi Lăng vững vàng, uy năng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên] này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn!

Hiện tại hắn đã nắm giữ ba môn thuật pháp có thể tạm thời tăng cao tu vi thực lực, sớm nhất là [Nhiên Huyết đại pháp] bán trong ngoại môn Chư Pháp các Trọng Minh tông; hai môn còn lại là [Oán Yểm thần thông] và [Trường Hận Chú] trong truyền thừa của "Chú".

Chương 1857: Tiền bối hộ pháp

Trong đó hiệu quả của [Nhiên Huyết đại pháp] kém cỏi nhất, giá phải trả cũng cao, là lựa chọn hàng đầu khi tu sĩ Luyện Khí kỳ liều mạng.

Oán Yểm thần thông dùng rất tốt ở thời điểm Kết Đan kỳ, nhưng sau Nguyên Anh hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng.

So sánh ra, [Trường Hận Chú] cần phối hợp [Oán Yểm thần thông] mới có thể thi triển rất tốt, cho tới bây giờ vẫn dùng khá tốt.

Chỉ có điều, hiện tại so với [Mạt Đạo Khuynh Tiên], hình như còn kém một chút...

Đang nghĩ ngợi, quanh người Bùi Lăng đột nhiên dâng lên một luồng khí khô bại, sau khi thọ nguyên bắt đầu nhanh chóng tiêu hao.

Hắn lập tức dừng thi triển [Mạt Đạo Khuynh Tiên], thiêu đốt thọ nguyên cũng dừng lại theo.

Chờ giây lát, Bùi Lăng lại vận chuyển [Mạt Đạo Khuynh Tiên], vừa thôi động thuật pháp, hắn đã cảm thấy tuổi thọ của mình lại bắt đầu thiêu đốt.

Bùi Lăng nhanh chóng dừng lại, chờ thêm giây lát, sau đó tiếp tục thử...

Kiểm tra hơn nửa ngày, cuối cùng hắn có thể xác định, một lần có thể sử dụng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] trong mười tức, trong mười tức đó không cần trả giá bất cứ điều gì, nhưng sau mười tức lại nhanh chóng tiêu hao tuổi thọ của mình.

Sau khi sử dụng một lần, cần đợi thêm khoảng sáu canh giờ mới có thể thi triển lần thứ hai.

Nếu không sẽ kéo dài không ngừng tiêu hao tuổi thọ của hắn.

Đương nhiên, hiện tại hắn đã là tu sĩ Phản Hư kỳ, khi đối mắt với sinh tử tồn vong thật sự, thọ nguyên đủ để chống đỡ việc vận chuyển [Mạt Đạo Khuynh Tiên] cực kỳ lâu...

"Đã hoàn thành tu luyện [Mạt Đạo Khuynh Tiên], môn thuật pháp này có thể cùng sử dụng với [Trường Hận Chú]..."

"Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng tăng cao tu vi."

"Căn dịch trạm này đã không còn mục tiêu cho ta tranh đoạt mệnh cách, tốc độ tu luyện [Thực Nhật bí lục] không nhanh hơn công pháp phổ thông bao nhiêu..."

"Ừm, vậy tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]...

Sau khi quyết định, Bùi Lăng lập tức đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng.

Phía trên hành lang yên tĩnh, trong tầm mắt u ám bối rối, gọn gàng lại cổ xưa.

Từng cánh cửa phòng phủ đầy tro bụi yên tĩnh đứng đó, phần lớn căn phòng đều hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai gian phòng lại có khí tức khác biệt.

Một trong số đó là phòng Mạnh Hồng Huyến, khí tức tươi đẹp trong trẻo, mơ hồ xen lẫn sự hỗn loạn nhưng vẫn cho người ta một cảm giác tươi tắn rực rỡ ngày xuân hạnh hoa đầy đầu cành; một phòng khác là phòng Tô Tích Nhu, như mộ địa âm u lạnh lẽo, tối nghĩa, tịch mịch như là nửa đêm, nở đầy Mạn Đà La huyết sắc.

Bùi Lăng không do dự, đi vài bước, nhanh chóng tới cửa phòng Tô Tích Nhu.

Hiện tại hắn muốn tu luyện, vẫn là tìm Tô Tích Nhu càng ổn thỏa hơn.

Mặc dù Mạnh Hồng Huyến trúng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] của hắn, chắc chắn sẽ không từ chối hắn, nhưng vào thời khắc mấu chốt thế này tốt nhất đừng mạo hiểm...

Thế là, sau khi Bùi Lăng đứng vững ở trước cửa, lập tức truyền âm nói: "Tô tiền bối, có việc cần bàn bạc, không biết bây giờ tiền bối có thuận tiện không?"

Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có tiếng trả lời của Tô Tích Nhu, nhưng gian phòng trước mặt hắn chợt mở ra một khe cửa.

Thấy thế, Bùi Lăng đẩy cửa ra, đi vào trong đó.

Trong gian phòng đơn sơ rộng rãi, chỉ một giường một trướng một đế đèn.

Lúc này, Tô Tích Nhu búi tóc cao váy vàng đứng phía sau cửa, nàng đã cởi áo ngoài màu đen, bên dưới là làn váy xếp nếp màu vàng gừng, bả vai và cần cổ tái nhợt lộ ra ngoài như dương chỉ bạch ngọc ngâm dưới suối lạnh trong đêm đông, gần như sáng long lanh.

Vải áo nhẹ mềm không che giấu được dáng vẻ linh lung chập trùng, vòng eo không đủ một nắm tay, điềm đạm đáng yêu, lúc đời bước tán hoa vàng ròng sáng rực chói mắt, chiết xạ ra ánh sáng vàng yếu ớt, chiếu rọi làn da trắng như tuyết dung mạo như hoa, càng lộ rõ hà tư nguyệt vận, ngọc mềm tiêu nhu.

Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn ra sau lưng Bùi Lăng, thấy sau lưng không có một ai, không thấy bóng dáng Mạnh Hồng Huyến đâu, lúc này tâm niệm vừa động, cửa phòng trong nháy mắt khép lại.

Bùi Lăng nhìn chằm chằm eo và chân Tô Tích Nhu, không chút khách sáo đánh giá trên dưới, giọng nói lại nghiêm trang: "Lần này nhờ có Tô tiền bối giúp đỡ, tiền bối đúng là tổ tiên Tô thị ta, tu vi cao thâm, thực lực cường hãn."

"Lần này Tô Ly Kinh ta vào nơi nguy hiểm, có thể gặp được tiền bối, thật sự là Tô thị ta phúc tộ kéo dài."

"Đợi rời khỏi nơi đây, sau khi trở về tông môn, Tô Ly Kinh ta chắc chắn dốc hết sức lực, giúp đỡ tiền bối nối tiếp đạo đồ!"

Vừa nói, Bùi Lăng vừa tự nhiên tiến lên, đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tô Tích Nhu.

Tô Tích Nhu không phản kháng, lúc này trả lời: "Được."

"Người ngụy đạo ở nơi đây... Không chỉ có một mình Mạnh Hồng Huyến"

"Ngươi muốn... Cứ nói, bản tọa... Sẽ giúp ngươi... Bắt lại."

Lúc nói chuyện, toàn bộ thân thể nàng như không có xương cốt, không tự chủ được ngã vào trong ngực Bùi Lăng.

Bùi Lăng rất hài lòng, lập tức ôm Tô Tích Nhu đi đến bên giường, đồng thời ngoài miệng lại nói: "Lần này ta dung hợp hơi nhiều mệnh cách, tiếp theo cần tu luyện thật tốt, kính xin tiền bối làm hộ pháp cho ta."

Tô Tích Nhu yếu ớt nói: "Được."

Chương 1858: Gặp thoáng qua

"Có... Bản tọa ở đây... Hộ pháp cho ngươi..."

"Ngươi không cần lo lắng..."

"Cứ... Tu luyện thật tốt..."

Vừa mới nói xong, hai người đi tới trước giường chiếu, màn trướng hơi động một chút, chợt rơi xuống che khuất bóng dáng...

[nơi đây bỏ qua không gian 12 ổ cứng T.] Thời gian chậm rãi trôi qua, trong vô thức việc hộ pháp đã qua năm ngày.

"Cốc cốc cốc!"

Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên.

Theo tiếng vang, căn phòng vốn đơn sơ nhưng rộng rãi đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, không gian trở nên cực kỳ nhỏ hẹp, bốn vách tường và trên dưới nhanh chóng thu nạp thành vách quan tài kiên cố.

Bùi Lăng và Tô Tích Nhu lập tức dừng tu luyện và hộ pháp.

Bên ngoài quan tài vang lên một giọng nói khàn khàn tối nghĩa:

"Đừng đáp lại."

"Chờ sau khi đếm đến chín"

Bùi Lăng và Tô Tích Nhu đều không có bất kỳ động tác gì.

"Bịch!"

Quan tài đột nhiên chấn động, dường như bị một lực đạo to lớn kéo lấy, bước từng bước về một phương hướng.

Giọng nói khàn khàn tối nghĩa kia bắt đầu đếm số: "Một."

"Hai."

"Ba."

"Bốn..."

"Tạch tạch tạch..."

Theo một tràng tiếng động rợn người, cơn gió âm u lạnh lẽo xen lẫn hơi nước đập vào mặt.

Tiếng nói khàn khàn tối nghĩa thì thầm: "Chín!"

Vừa nói xong, Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, đã thấy bầu trời mờ nhạt trống không, ánh lửa màu u lam tản mạn bay múa, chiếu sáng khoảng không hoang vu.

Một mình hắn nằm trong một chiếc quan tài đen sì, một người áo đen bao bọc cực kỳ chặt chẽ từ đầu đến chân đứng bên cạnh quan tài.

Vẻ ngoài đối phương giấu dưới bóng tối của mũ trùm, không thấy chút chi tiết nào, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo, không phân biệt ra vui giận địch ta.

Bùi Lăng lập tức đứng lên, bước ra quan tài.

Quan tài trôi nổi trên mặt nước, bốn phương tám hướng là mặt nước mênh mông, căn bản không nhìn thấy bóng dáng căn dịch trạm thứ hai, đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ.

Nước sông đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi, toàn bộ thiên địa không có vật gì như chỉ có một cái quan tài này, bóng dáng Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến lại biến mất không còn tăm tích...

Người áo đen đưa tay, lấy ra một chiếc đèn lồng to bằng đầu người, bên trong phong tồn một ánh lửa màu u lam, khác với chiếc đèn lồng do người áo đen ở gian dịch trạm thứ nhất cung cấp, trong chiếc đèn lồng này còn mơ hồ lộ ra chút huyết sắc, càng có về quỷ quyệt.

Hắn ta đưa đèn lồng cho Bùi Lăng, tiếng nói khàn khàn: "Lên thuyền"

"Tiến về trạm tiếp theo."

Bùi Lăng tiếp nhận đèn lồng, lúc ý lạnh thấm vào lòng bàn tay, nước sông bên cạnh đột nhiên lăn lộn, từng luồng bọt khí to lớn bay lên từ đáy sông, chẳng mấy chốc một chiếc thuyền ô bồng nổi lên mặt nước, vô số bọt nước rơi xuống, yên tĩnh lơ lửng ở trước mắt hắn.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, người áo đen nói: "Làm phiền các hạ"

Người áo đen không nhúc nhích đứng trên mặt nước, nói: "Có thể xuất phát."

Bùi Lăng gật đầu nói: "Được"

Người áo đen không lên tiếng nữa, vẫn duy trì dáng vẻ đứng ở trên mặt nước, cùng chiếc quan tài mở ra kia chìm vào trong nước sông từng chút một.

Bùi Lăng không tiếp tục do dự, cầm theo đèn lồng đạp lên thuyền ô bồng.

Lúc hắn giẫm lên boong tàu, thuyền ô bồng không gió mà bay, chẳng mấy chốc đã rời khỏi vùng nước này.

Trong tiếng nước chảy, thuyền nhỏ như một thanh phi toa, chém ra nước sông đục vàng, nhẹ nhàng trôi đi.

Mặt sông nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, nước sông cuồn cuộn chảy, hoàn toàn như trước đây.

Sau một khoảng thời gian, một bóng dáng áo đen váy vàng gừng lặng yên xuất hiện, không dừng lại quá nhiều, chỉ thoáng phân biệt đã đi theo phương hướng của Bùi Lăng.

Lại sau một lúc lâu, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu áo nhiều màu váy hoa hạ xuống mặt nước.

Dòng nước cuồn cuộn, cơn gió lạnh từng cơn, cánh hoa màu hồng nhạt nở trên nhánh hoa khẽ đung đưa, Mạnh Hồng Huyến nhẹ giơ trán lên nhìn quanh giây lát, cũng độn theo phương hướng Bùi Lăng rời đi.

Nước sông chảy xuôi như trước, đáy sông hiện lên từng cái bóng to lớn.

Chẳng mấy chốc, từng bóng dáng hình thù kỳ quái, khí tức hỗn loạn nổi lên mặt nước, đuổi theo thuyền ô bồng.

Bầu trời mênh mông, hoàng hôn đục ngầu như mưa rào.

Dường như có áp lực vô hình gì đó, trĩu nặng đổ sụp xuống, luôn bao phủ trên đỉnh đầu.

Thuyền ô bồng nhanh chóng tiến lên trong tiếng nước chảy, cơn gió lạnh xen lẫn tiếng kêu rên khó hiểu đập vào mặt.

Bùi Lăng đứng trên boong tàu thuyền nhỏ, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua mặt nước.

Không biết con sông lớn này chảy đến từ đâu, màu nước là dòng suối nhỏ đục vàng hỗn độn sau cơn mưa to, nhìn màu sắc như là đất vàng không có cỏ cây sinh trưởng, không hiện ra cái bóng nào.

Đột nhiên, Bùi Lăng đã nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Trong nước sông phía trước hiện lên ba bóng người chiều cao không đồng nhất.

Trong ba bóng dáng này, một người áo bào xanh buộc nhẹ, thắt lưng da giày vải, trong dáng vẻ đoan chính hàm chứa vẻ trong trẻo xuất trần, trong tay cầm phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt; một người áo xanh giày đen, vác trường kiếm, lưng eo thẳng tắp, toàn thân tản ra kiếm ý nghiêm nghị; một người giáp trụ đầy đủ, khí chất lạnh lẽo cứng rắn, đứng trước mặt người này như có khí thế thiên quân vạn mã, khí tức kim qua thiết mã đập vào mặt.

Cửu Nghi sơn, Hàn Âm Kiếm tông, Yến Tê thành...

Ba vị Phản Hư hậu kỳ!

Chương 1859: cấm kỵ trong bóng tối

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, hắn xoay tay phải lại, lập tức cầm Cửu Phách Đao trong tay.

Ngay sau đó, tu sĩ Cửu Nghi sơn hợp hai tay lại, một bóng núi to lớn đột nhiên xuất hiện như trời sập, trực tiếp đè xuống Bùi Lăng.

Oanh! !!

Chỗ sâu trong Vạn Hủy hải.

Nước biển như mực, sâu không lường được.

Một hòn đảo nở đây tường vi hai màu đỏ trắng, yên tĩnh nằm trên mặt biển, cành lá tường vi đen nhánh như là buổi đêm đen tối nhất. Cánh hoa đỏ thì như máu, trắng thì trắng hơn tuyết, đỏ trắng làm nổi bật nhìn mà giật mình.

Trung tâm hòn đảo là cây dâu lớn cành lá lượn quanh che trời, mơ hồ có màu vàng nhạt xen lẫn trong đó, quỷ quyệt, cường đại, che đậy cả tòa U Tố mộ.

Ngay lúc này, ba bóng người bay ra từ bên trong U Tố mộ.

Người ở giữa toàn thân mơ hồ ánh sáng trong trẻo, khí thế linh động tỉnh khiết, dù hai tóc mai hơi sương, nhìn dung mạo đã tới trung niên, không giấu được vẻ mi thanh mục tú, dáng vẻ phong nhã; người bên trái hoàng bào kim quan, khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ, dáng về ung dung hoa quý; phía bên phải là mi dài mắt sáng, tuấn lãng cương nghị, mặc áo xanh giày đen, vác một thanh trường kiếm vỏ đen không có chút sức tưởng tượng nào, thẳng tắp như cây tùng.

Ba người này là Chung Quỳ Việt Cức, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ.

Lúc này sắc mặt bọn họ đều cứng ngắc, ánh mắt tan rã như con rối, lấy dáng vẻ rút lui nhanh chóng rời xa U Tố mộ.

Đột nhiên, một bóng dáng nhanh nhẹn như điện, phi độn từ đằng xa mà đến, chỉ chớp mắt đã đến gần ba người.

Trong ba người, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ như không hề có cảm giác, vẫn duy trì dáng vẻ trước đó, tiếp tục lui về rời khỏi hòn đảo bị cây dâu lớn bao trùm, Chung Quỷ Việt Cức lại đột nhiên quay đầu nhìn người tới.

Đã thấy đó là một lão giả áo choàng, khí tức quanh người thu liễm như phàm nhân, chỉ có một đôi mắt đen nhánh như yêu như quỷ, rất quỷ quyệt.

Là Nhân tộc Hợp Đạo!

Chung Quỳ Việt Cức yên lặng nhìn không có bất kỷ động tác gì, tiếp tục lui về phương xa.

Cùng lúc đó, lão giả áo choàng cũng nghiêng đầu nhìn về phía ba người.

Đôi mắt đen nhánh của hắn ta khẽ lướt qua trên người Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ, nhưng lúc nhìn Chung Quỳ Việt Cức, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị... Khí tức U Tố một!

Hơn nữa không phải người chết bình thường!

Không có bất kỳ hành động gì, Lệ Tân thu tầm mắt lại tiếp tục bay về phía U Tố mộ.

Chẳng mấy chốc, đôi bên gặp thoáng qua, lại không ai có ý ra tay.

U Tố mộ càng ngày càng gần, cây dâu lớn cành lá, tường vi đen nhánh gai đâm, đóa hoa đỏ trắng như có thể đụng tay đến, nhưng giữa đôi bên lại như ngăn cách bởi cái gì đó, khó mà tiếp xúc thật sự.

Ngay vào một thời điểm nào đó, bóng dáng Lệ Tân đột nhiên hóa thành một đoàn bóng đen, trốn vào trong đó.

Sương trắng đậm đặc che ngợp bầu trời như vọt tới, sôi trào mãnh liệt cứ như sóng lớn thôn phệ thuyền bè.

Trong sương trắng, bóng dáng Lệ Tân chầm chậm hiện ra.

Hắn ta đứng trong một khu đầm lầy mọc đầy cỏ xỉ rêu, bốn phương tám hướng đều là sương mù mênh mông, chỉ có tiếng xột xoạt có gần có xa truyền đến.

Vẻ mặt Lệ Tân không thay đổi, trong tay bấm niệm pháp quyết, chẳng mấy chốc đã cẩn thận phân biệt phương hướng, lập tức đi đến hướng trà lâu trước đó bước đi.

Lệ Tân bước ra một bước, phiêu đãng quỷ quyệt, mơ hồ không dùng sức, ngay cả một tia sương mù cũng không cuốn lên, lặng yên không tiếng động xuyên qua trong sương trắng.

Đi không bao xa, trong sương mù chiếu rọi ra một cự vật to lớn, lại là một quỷ vật hình dạng như cây già chết héo đi ngang qua.

Hình dạng của nó quái đản, quanh người bò đầy sự vật như dây leo, trên dưới toàn thân mọc đầy con mắt và răng lít nha lít nhít, tản ra khí tức khát máu.

Chỉ có điều, sau khi thấy Lệ Tân lại không có bất kỳ động tác gì, dường như nó đã coi là đồng loại.

Chẳng mấy chốc, Lệ Tân xuyên qua quỷ vật trùng điệp rời khỏi đâm lầy, bước lên đất bằng.

"Tí tách": "tí tách": "tí tách"... Âm khí ngưng kết thành giọt nước không ngừng rơi xuống từ đầu cành, sương mù vẫn đậm đặc nhưng lại không còn gặp phải bất kỳ quỷ vật gì ở bên trong, mà là yên tĩnh lại từng chút một.

Đủ loại chi tiết xung quanh càng ngày càng quen thuộc, đây là con đường tiến về trà lâu...

Lệ Tân chợt ngừng lại, đây là vị trí hiện tại của trà lâu, nhưng bây giờ nơi này lại chỉ còn lại một mảnh sương trắng lăn lộn...

Hắn ta quay đầu nhìn về một phương hướng, tiếng nói bình tĩnh nói: "Ra đi!"

Ngay sau đó, một bóng dáng thuần trắng xuất hiện, kia là một quỷ vật giống người, mặc một bộ áo bào thuần trắng gần như hòa làm một thể với sương trắng. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn ta, ngũ quan đều là màu trắng, dưới lông mày mọc ra hai con mắt song song, chỉ có chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một điểm ánh lửa đen nhánh, chầm chậm nhảy nhót.

Quỷ vật thả lỏng một tay phía sau, một tay khác cầm theo một chiếc lồng hàng mây tre lá, chậm rãi đi tới.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt Lệ Tân: "Tù" lạnh lẽo nói: "Tự tiện xông vào U Tố mộ, chết!"

Còn chưa nói hết câu, chiếc lồng hàng mây tre lá đột nhiên mở ra, từng quỷ vật khí tức cường đại chen chúc ra.

Chương 1860: cấm kỵ trong bóng tối (2)

Bởi vì rất nhiều quỷ vật tụ tập, âm khí xung quanh đột nhiên ngưng tụ, từng đoàn lớn bông tuyết màu xám đen bay xuống từ giữa không trung, trong lúc bay lả tả, trên mặt đất nhanh chóng ngưng kết miếng băng mỏng.

"Rống! !!"

Đám quỷ vật không hề do dự, lập tức gầm thét lao về phía Lệ Tân.

Lệ Tân bình tĩnh nhìn tình cảnh này, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ từ tốn nói: "Ngươi không hiểu ngự quỷ, để lão phu đến dạy một chút ngươi."

Lúc nói chuyện, tất cả quỷ vật đột nhiên dừng động tác, sau đó xoay về một phương hướng, gào thét lao về phía "Từ.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Chỉ chốc lát, đại chiến kết thúc, toàn bộ chiến trường mấp mô, âm khí ngưng kết thành giọt nước, tầng băng, bông tuyết tầng tầng lớp lớp, cỏ xỉ rêu dày đặc, cây khô vụn vặt lẻ tẻ, tất cả đều hôi phi yên diệt.

Tất cả quỷ vật tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì!

Lệ Tân đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển nửa bước.

Cách đó không xa, thân thể "Tù" bị mười mấy cây hồn đinh to lớn đóng chết ở trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy chút nào.

Lồng cỏ mà nó cầm theo đã bị phá hủy hoàn toàn.

Sắc mặt Lệ Tân bình thản, không có một chút gợn sóng, quỷ vật U Tố mộ cũng có mạnh có yếu, vị người chết mà hắn ta nhìn thấy trước khi tiến vào U Tố mộ tuyệt đối là cường giả.

Nhưng người trước mặt chỉ là Hợp Đạo tiền kỳ, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn ta.

Suy nghĩ xoay chuyển, Lệ Tân không có ý định lãng phí thời gian, lúc này duỗi ra một ngón tay, ấn về phía "Tù".

Trong hư không im hơi lặng tiếng hiện ra một độc lâu to lớn, âm khí xung quanh lập tức đậm đặc như thực chất, giữa không trung có bông tuyết màu xám đen điên cuồng bay xuống, trong khoảnh khắc đắp thành tầng tuyết thật dày trên mặt đất.

Độc lâu hé miệng, hung hăng cắn xuống "Tù"!

Thấy "Tù" sắp mất mạng ngay tại chỗ, sinh cơ xung quanh lấy một tốc độ khủng khiếp nhanh chóng xói mòn, mặt đất, cỏ xỉ rêu, bụi cây, thậm chí toàn bộ sương trắng tràn ngập như thực chất trong U Tố mộ cũng bắt đầu khô héo, toàn bộ phương thiên địa này rơi vào một mảnh tàn lụi rách nát, tất cả mọi thứ phi hôi yên diệt!

Bóng dáng "Tù" như đột nhiên bị xóa đi, trong nháy mắt biến mất, độc lâu do Lệ Tân thi triển ra cũng bị mảnh tàn lụi này ăn mòn, hóa thành hư vô trong chớp mắt...

Lệ Tân thay đổi sắc mặt, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], chạy ra bên ngoài U Tố mộ.

Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt hắn ta biến ảo, lại không rời khỏi U Tố mộ mà là đi tới bên trong một mảnh bóng tối ảm đạm!

Trong bóng tối không có trên dưới trái phải, xung quanh đều là màu sắc kỳ quái, tử vong, khó khăn, suy bại, tuyệt vọng... Khí tức tùy ý tràn ngập, trong chớp mắt đã nuốt sống ý thức của hắn ta.

Nước sông màu vàng đục yên tĩnh chảy xuôi, giữa cơn gió lạnh từng cơn, ý lạnh thấu xương.

Trên toàn bộ sông lớn, đao ý khát máu, bá đạo lít nha lít nhít hiện đầy mỗi một tấc mặt sông.

Ba tên tu sĩ Cửu Nghi sơn, Yến Tê thành và Hàn Ảm Kiếm tông rơi vào đáy sông, đã không còn chút khí tức nào.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, tâm niệm vừa động đã quay về boong tàu của thuyền ô bồng, cùng lúc đó khí tức của hắn từ Phản Hư đỉnh phong, khôi phục Phản Hư trung kỳ.

" [Mạt Đạo Khuynh Tiên], quả thật dùng tốt!" Nhìn chằm chằm ba bộ thi thể chầm chậm chìm xuống, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, sau khi dùng [Mạt Đạo Khuynh Tiên], uy năng tất cả thuật pháp thần thông của hắn đều tăng lên một cấp độ, cho dù là lấy một địch ba, lần này cũng không khó thắng.

Lúc đang suy nghĩ, ba bộ thi thể hóa thành một luồng khói đen như cự mãng, nhảy lên mặt sông, một phát chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy quanh người lạnh lẽo, một luồng tư duy hỗn tạp, hỗn loạn, lập tức đánh thẳng vào lý trí của hắn, hắn cắn chặt hàm răng, cái trán lồi lên gân xanh, trên dưới cả người mồ hôi đầm đìa, mỗi một tấc cơ bắp đều kéo căng tới cực điểm.

Toàn bộ quá trình, hắn cũng không buông lỏng sự cảnh giác với cảnh vật chung quanh chút nào.

Có lẽ là vì đã có mấy lần kinh nghiệm, lúc này chỉ qua một lát Bùi Lăng miễn cưỡng khôi phục lại.

Lúc này, một bóng dáng tinh tế yểu điệu đột nhiên xuất hiện trên thuyền ô bồng, áo đen váy vàng, búi tóc cao kim quan, vàng ròng châu xuyên khẽ đung đưa, chiết xạ ra ngàn vạn quang hoa, chiếu rọi da trắng như tuyết dung mạo như hoa, chính là Tô Tích Nhu.

Gần như ngay sau đó, lại có một bóng hình xinh đẹp nghi thể nhàn như kiều hoa chiếu nước, lặng yên hiện ra, nàng mặc áo nhiều màu hoa váy, tóc đen mặt son, cầm trong tay một đám nhánh hoa, trông thướt tha như thần phi tiên tử, hơi nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt Mạnh Hồng Huyến.

Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến đã đến!

Bùi Lăng lập tức dùng thần niệm khóa chặt hai người, âm thầm thôi động [U Viêm Phá Vọng Giám], sau khi xác định thân phận hai người không có vấn đề, lúc này mới yên tâm, nói: "Hai vị tiền bối, trong đoạn đường tiếp theo, kính xin hai vị tiền bối để ý.

Tô Tích Nhu yếu ớt nói: "Ngươi là hậu bối tộc ta, tất nhiên bản tọa sẽ bảo vệ ngươi chu toàn..."

Chương 1861: Nói ra tôn hiệu

Mạnh Hồng Huyến bình tĩnh nói: "Ngươi và ta đã có ước hẹn, Tố Chân Thiên nói là làm, chắc chắn đồng ý"

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lại nói: "Hiện tại ta cần tu luyện một lúc, kính xin hai vị tiền bối làm hộ pháp cho ta."

Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến đều gật đầu, thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức ngồi xếp bằng trên boong thuyền, vận chuyển [Thực Nhật bí lục], luyện hóa mệnh cách vừa có được...

Thuyền ô bồng không biết mệt mỏi tiếp tục đi tới, nước sông cuồn cuộn chảy qua, dòng nước màu vàng đục như vô cùng vô tận.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Sau đó, lại có mấy vị tu sĩ chín môn phái lớn hiện lên từ đáy sông, cản trở đường đi.

Đối thủ Phản Hư kỳ, một mình Bùi Lăng có thể giải quyết, phía trên Hợp Đạo thì có Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến ra tay...

Một đường thuận lợi, ba người nhanh chóng đi tới căn dịch trạm thứ ba.

Tình huống không khác với hai gian dịch trạm trước đó, căn dịch trạm thứ ba cần ở đủ bảy ngày mới có thể rời đi.

Pháp tắc nơi đây có chỗ khác biệt với hai dịch trạm gian trước đó, nhưng bản chất đều giống nhau.

Ngoài ra, lần này lại có ba vị tu sĩ chín môn phái lớn xuất hiện, tất cả tu vi đều là Hợp Đạo.

Đã từng có kinh nghiệm trước đó, cộng thêm hai vị Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến giúp đỡ, sau khi uống xong hồn tửu vào phòng, Bùi Lăng bố trí tốt kế hoạch, mượn dùng pháp tắc nơi đây thuận lợi cướp đi mệnh cách của ba vị Hợp Đạo này, tu vi pháp lực cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến Phản Hư trung kỳ đỉnh phong...

Khoảng cách Phản Hư hậu kỳ chân chính đã chỉ còn cách một bước!

Đủ thời gian bảy ngày, Bùi Lăng lại bị người áo đen đưa đến trên mặt nước, cầm theo đèn lồng đến căn dịch trạm thứ tư, sau đó Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến đuổi tới, ba người cùng bước vào căn dịch trạm thứ tư.

Sau khi ở đủ thời gian trong căn dịch trạm này, là gian dịch trạm thứ năm... Gian dịch trạm thứ sáu...

Trong thời gian này, trên đường gặp phải tu sĩ chín môn phái lớn đều đã sớm mất lý trí, chỉ còn lại bản năng giết chóc, tu sĩ chín môn phái lớn gặp được trong dịch trạm, dù nhiều hay ít cũng giữ lại chút ký ức trước kia, nhưng đạo tâm đã bị long đong...

Trong tất cả tu sĩ, chỉ có Vô Thủy sơn trang khá đặc biệt.

Dọc theo con đường này, Bùi Lăng chỉ gặp được tu sĩ Vô Thủy sơn trang trong dịch trạm, lại không có bóng dáng tu sĩ Vô Thủy sơn trang trên đường.

Hơn nữa, trong tất cả chín môn phái lớn, chỉ có tu sĩ Vô Thủy sơn trang là giữ vững đạo tâm...

Đương nhiên, đây là vì tu sĩ Vô Thủy sơn trang vốn không bình thường.

Hiện tại bị "Chú" bóc ra mệnh cách, cầm tù trong cánh cửa thứ ba mấy ngàn năm, ngược lại còn khiến tu sĩ Vô Thủy sơn trang càng trở nên bình thường hơn nhiều...

Căn dịch trạm thứ tư và dịch trạm thứ năm đều có tu sĩ Vô Thủy sơn trang, lại có Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến cùng ra tay, quá trình Bùi Lăng tranh đoạt mệnh cách rất thuận lợi.

Còn ở gian dịch trạm thứ sáu, có một vị nữ kiếm tu Hàn Âm Kiếm tông dung mạo cực đẹp, toàn thân kiếm ý cao ngất, lạnh thấu xương trong trẻo khiến người nhớ tới lưỡi đao chậm rãi ra khỏi vỏ trong tuyết lớn, lại như sen ngọc bị phong tồn trong huyền băng vạn năm, trong vẻ xinh đẹp mang theo sự sắc bén không gì sánh kịp.

Tu vi cũng là Hợp Đạo.

Bùi Lăng mượn dùng pháp tắc trong dịch trạm, sau khi kiềm chế nàng, lợi dụng sự an toàn của Ninh Vô Dạ là Kiếm Tử Hàn Ảm Kiếm tông đương thời làm lý do, thành công thuyết phục nàng nhập bọn... Ừ, chắc là liên thủ.

Giống với Mạnh Hồng Huyến, sau đó Bùi Lăng lại dùng phục khắc thể của Tô Tích Nhu, hạ [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cho vị nữ kiếm tu tên là Hoàn Uẩn Chân này.

Sau đó, hấp thu xong mệnh cách ba vị Hợp Đạo trong gian dịch trạm thứ bảy, cuối cùng tu vi Bùi Lăng đã đột phá đến Phản Hư hậu kỳ!

Sau đó hệ thống trực tiếp miễn phí đưa tặng Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân làm đạo lữ, cũng may tu vi cảnh giới đột phá chỉ đưa tặng, không song tu...

Gian dịch trạm thứ tám, thực lực của Bùi Lăng tăng mạnh, cộng thêm ba vị nữ tu Hợp Đạo giúp đỡ, quá trình cướp đoạt mệnh cách cực kỳ thuận lợi...

Tử vong, khó khăn, suy bại, tuyệt vọng... Trong bóng tối, Lệ Tân nhắm nghiền hai mắt, bất tỉnh nhân sự.

Không biết qua bao lâu, hắn ta đột nhiên tỉnh táo lại, lại phát hiện mình lơ lửng trong khoảng không gian ngũ thải, quỷ quyệt quái đản này, thân thể như bị một loại gông xiềng vô hình nào đó giam cầm, trên dưới cả người không thể động đậy, một thân tu vi đã bị phong bế, không làm được cái gì.

Lệ Tân nhướn mày nhưng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, mình không chết, nói rõ tất cả còn có chỗ xoay người!

Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, quan sát tình hình xung quanh.

Đã thấy trong tầm mắt đều là một mảnh không gian năm màu rực rỡ không thể hình dung, hình thù kỳ quái, không ngừng biến ảo đi khắp, khó mà ghi chép, không có chút quy luật nào, từng luồng khí tức tàn lụi, suy bại quanh quẩn tràn ngập như giòi trong xương, không vung đi được, ngoài ra không có bất kỳ sự tồn tại gì.

Lập tức, Lệ Tân âm thầm thi triển thủ đoạn, muốn loại bỏ phong cấm trong cơ thể.

Chương 1862: Nói ra tôn hiệu (2)

Một hồi lâu sau, hắn ta thử tất cả thủ đoạn nắm giữ, lại không có tác dụng gì.

Lệ Tân mặt không đổi sắc, nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đột nhiên mở miệng nói: "vãn bối tên Lệ Tân là lão tổ trực luân phiên của Trọng Minh tông Cửu A Lệ thị, lần này mạo phạm, kính xin rộng lòng tha thứ."

"vãn bối bằng lòng bồi thường đủ số tổn thất của quý phương, không biết định giá sinh linh của bao nhiêu thành trì?"

Trong không gian suy bại, tàn lụi lại quái đản không có bất kỳ sự đáp lại gì.

Lệ Tân lại nói tiếp: "Cửu A Lệ thị là một trong tam đại thế gia Trọng Minh tông, cùng Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị chủ trì Trọng Minh tông nhiều năm, có rất nhiều vốn liếng, nhà kho phong phú"

"Bồi thường tổn thất của quý phương, tuyệt đối không thành vấn đề"

"Thiên tài địa bảo, thần hồn đẳng cấp cao Phản Hư trở lên, linh thạch cực phẩm, đan dược, pháp bảo...

"Yêu thú huyết mạch Thanh Yếu sơn..."

"Công pháp thần thông..."

"linh tuyền bảo địa..."

"Nếu có điều cần, kính xin cứ mở miệng!"

"vãn bối đến đây chỉ vì đón Thánh tử Trọng Minh tông đương thời đi nhầm vào nơi đây, không có bất kỳ ý mạo phạm gì."

Xung quanh vẫn như thường, như không có bất kỳ biến hóa nào.

Lệ Tân dần nhíu mày, lại nói tiếp: "Thánh Tử Bùi Lăng đương thời của tông ta có tư chất xuất chúng, được Minh Huyết tổ sư coi trọng, vì vậy vãn bối mới tùy tiện xâm nhập U Tố mộ."

"Kính xin quý phương nể mặt Minh Huyết tổ sư, giơ cao đánh khẽ"

Trong không gian hỗn độn, khí tức tàn lụi, suy bại quanh quẩn như trước, hoàn toàn yên tĩnh.

Thấy đối phương không cho "Minh Huyết" tổ sư mặt mũi, vẻ mặt Lệ Tân lập tức vô cùng nghiêm nghị, suy nghĩ rồi đột nhiên nói:

"Lúc vãn bối còn trẻ từng được Phục Cùng tổ sư chỉ điểm, tính toán ra, cũng là đệ tử ký danh cách đời của Phục Cùng tổ sư..."

Nghe được hai chữ "Phục Cùng", trong không gian suy bại, khó khăn hỗn độn yên lặng một lát, đột nhiên tất cả ngũ quang thập sắc rối rít tàn lụi như lá rụng nhanh chóng rơi xuống trong ngày mùa thu, toàn bộ phương thiên địa này đột nhiên ảm đạm, sự âm u lạnh lẽo đại thịnh, một luồng khí tức lạnh băng, tĩnh mịch, tuyệt vọng như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ không gian.

Lệ Tân hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, trên dưới cả người dựng đứng lông tơ, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn bộ nhục thân thần hồn từ nơi tối tăm!

Lúc này, một giọng nói to lớn ầm vang không thể phân biệt nguồn gốc phương hướng vang lên: "Lại nói nhảm một chữ, chết."

Lệ Tân lập tức im lặng, không lên tiếng nữa, hắn ta đã đạt được mục đích!

Hắn ta thuận lợi nói ra tôn hiệu "Phục Cùng" tổ sư!

"Chẳng mấy chốc Phục Cùng" tổ sư sẽ chú ý tới bên này!

Trong cánh cửa thứ ba.

Nước sông màu vàng đục rầm rầm chảy xuôi, thuyền ô bồng lơ lửng ở trên đó, nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ.

Đột nhiên, đèn lồng treo ở trên ô bồng lặng yên dập tắt.

Trong chớp mắt ánh lửa màu u lam biến mất, nơi xa xuất hiện một điểm bóng đen.

Kia là một tòa kiến trúc đứng sừng sững bên bở.

Thuyền ô bồng nhanh chóng đến gần nó, theo khoảng cách rút ngắn, hình dáng dịch trạm cũng càng ngày càng rõ ràng.

Trong giây lát, thuyền nhỏ dừng lại trước cầu tàu không người.

Bùi Lăng đi xuống boong tàu, ba tên nữ tu Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân theo sát phía sau.

Trong hoàn bội đinh đang, cẩm y váy thêu lướt qua mặt đất hoang vu rách nát, bước nhanh đi tới trước dịch trạm rách nát.

Nhìn qua căn phòng yên tĩnh đứng sừng sững trước mặt như hung thú nằm rạp, chẳng mấy chốc đã ảm đạm xuống hòa làm một thể với sắc trời, vẻ mặt Bùi Lăng bắt đầu nghiêm túc.

Đây là gian dịch trạm thứ chín!

Cũng là trận chiến cuối cùng trong lần tạo hóa này!

Dịch trạm dãi dầu sương gió, nhìn đã cực kỳ cổ xưa.

Bảng hiệu chỉ còn lại một nửa, chữ viết mơ hồ đến mức chỉ có thể nhận ra nửa chữ "Trạm"...

Cánh cửa lớn sơn son đổ liểng xiểng khép hờ, hơi lay động trong cơn gió lạnh gào thét, cứ như phiên kỳ chiêu hồn lúc đưa tang.

Bùi Lăng bước nhanh đến phía trước, đẩy cửa ra, đi vào thẳng.

Bố cục căn dịch trạm này không khác với dịch trạm trước đó, sau khi đi vòng qua tấm bình phong đối diện, trong tầm mắt là một tòa đình viện rêu xanh mọc lan tràn.

Sau cánh cửa tròn, đại đường đèn đuốc sáng trưng, cửa ra vào nửa mở, gần chỗ cửa lớn là cái quầy cao đến ngực, một bộ áo bào đen như bóng đêm.

Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân bước chân khoan thai, theo sát phía sau...

Tiếng bước chân xen lẫn tiếng hoàn bội êm tai vang lên trong đình viện tĩnh mịch.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đi đến cửa đại đường, hắn tâm niệm vừa động đánh ra một sợi khí kình, tấm bình phong điêu khắc vô số yêu quỷ linh thực nhanh chóng mở ra.

Trong hành lang huy hoàng đèn đuốc lập tức chiếu xuống.

Thứ hiện ra rõ ràng với đèn đuốc không bỏ sót chút lại là đầu người đông đúc trong toàn bộ nhà chính.

Trong tám dịch trạm trước, dù đại đường vô cùng sáng ngời nhưng cũng không có một ai.

Nhưng hiện tại lại gần như không còn chỗ trống.

Chương 1863: Gian dịch trạm thứ chín

Những người này có khí tức cường đại, pháp lực lưu chuyển quanh người tỉnh thuần bành trướng. Bọn họ hoặc vô cùng âm u lạnh lẽo, Huyết Sát dày đặc; hoặc trong trẻo hoạt bát, sinh cơ dạt đào; hoặc tiều tụy như chết, hình dáng như hành thi; hoặc áo bào trắng kim quan, phong lưu tự thưởng; hoặc thiết huyết lưỡi mác, khí thế như hồng; hoặc ung dung hoa quý, uy nghi tự nhiên; hoặc hoa đào ngọc diện, váy đỏ giáng trâm; hoặc thái độ tiêu dao, tuỳ tiện không bị trói buộc...

Là tu sĩ chín môn phái lớn!

Lúc này, tất cả tu sĩ đều bưng một bát hồn tửu, phát hiện có người tiến đến, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang cửa, đều nhìn về phía Bùi Lăng.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng nhướn mày nhưng dưới chân vẫn không ngừng lại đi vào trong đại đường, nhanh chóng tìm một cái bàn trống duy nhất ngồi xuống.

Vẻ mặt ba tên nữ tu bình tĩnh cũng đi theo sau, khẽ nâng váy áo, nhanh nhẹn ngồi xuống.

Bùi Lăng vừa vào chỗ, rất nhiều tu sĩ trong đại đường cùng nhau ngửa đầu, uống cạn hồn tửu trong chén sành.

Sau khi những tu sĩ này uống hồn tửu, khí tức hơi có biến hóa, lại nhìn chằm chằm Bùi Lăng, vẻ mặt bình thản không có bất kỳ biểu cảm gì.

Trong dịch trạm vốn sáng ánh đèn đuốc như ban ngày, đột nhiên nhanh chóng ảm đạm xuống.

Vốn khoảng cách của Bùi Lăng không xa cửa lớn, lại như là bóng tối ngoài cửa thôn phệ, nhanh chóng rơi vào một đoàn bóng tối như thật như ảo, cũng không tồn tại.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy sự thăm dò vô cùng mãnh liệt đến từ bốn phương tám hướng, bao vây mình từng vòng.

Hắn nhanh chóng nhìn về phía người áo đen trong quầy hàng, thúc giục nói: "Bốn bát hồn tửu, nhanh!"

Người áo đen kia khẽ gật đầu, cúi người, trong quây hàng vang lên tiếng đồ gốm đụng vào nhau rất nhỏ, ngay sau đó là có một bàn tay cầm muôi rượu.

Tiếng bước chân vang lên, người áo đen múc rượu từ vạc lớn.

Lúc này, bóng tối tiếp tục giáng lâm, dường như là thợ săn đã tính trước, không nhanh không chậm đến gần.

Tu sĩ xung quanh từ xa đến gần, từng người chìm trong bóng tối, bóng tối biến mất không thấy.

Nhưng cảm giác thăm dò kia vô cùng mãnh liệt, ngược lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng.

Sự uy hiếp của tử vong như có gai ở sau lưng, bản năng của Bùi Lăng không ngừng kêu gảo.

Bùi Lăng cau mày: "bộp bộp bộp..." tiếng bước chân tới gần, là người áo đen vừa mới rót xong bốn bát hồn tửu, đang mà đến phía bọn họ.

Không đợi rượu đưa đến trên mặt bàn trước mặt, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Pháp tắc nơi đây như thế nào?"

Vừa nói xong, bóng tối đột nhiên nhảy lên đã nuốt hết toàn bộ người áo đen, ngay cả ba người Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân ngồi cùng bàn, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một hình dáng mơ hồ.

Bùi Lăng cau mày, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi dịch trạm rơi vào bóng tối hoàn toàn, hắn sẽ lập tức rơi vào một tuyệt cảnh rất nguy hiểm!

Lúc này, trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một bàn tay như cây gỗ khô.

Sau bàn tay là áo bào đen như bóng tối của màn đêm.

Người áo đen bưng bốn bát rượu, bóng dáng hắn ta đã hoàn toàn hòa làm một thể với bóng tối, không thấy rõ tình hình.

"Xoạch"

Bốn bát hồn tửu chia ra được đặt trước mặt bốn người mới tới, giọng nói tối nghĩa mất tiếng của người áo đen cũng vang lên từ trong bóng tối: "Pháp tắc nơi đây... Gõ cửa... Nghe tiếng... Không thể... Õ đủ nữa tháng...

Rõ ràng người áo đen đứng ở cạnh bàn, nhưng giọng nói của hắn ta lại như truyền đến từ nơi cực kỳ xa xôi, đứt quãng, mơ hồ không rõ, căn bản không thể phân biệt nội dung cụ thể.

Chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra, thời gian hạn chế của gian dịch trạm thứ chín này là nửa tháng.

Dựa theo quy tắc của dịch trạm trước đó để suy đoán, chắc là sau khi tiến vào nhất định phải ở đủ nửa tháng, mới có thể rời đi...

Về phần quy củ khác, lại hoàn toàn không biết gì cả.

Bùi Lăng không kịp lãng phí thời gian, bưng lên hồn tửu, uống một hơi cạn sạch.

Chén sành chưa buông xuống, bóng dáng Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân cũng bị bóng tối nuốt hết, chỉ còn lại cái bàn trống rỗng.

Trong chốc lát, toàn bộ đại đường rơi vào một mảnh lờ mờ, Bùi Lăng lại không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào!

Khác với [Minh Thiên Chi Vụ] trong Vĩnh Dạ hoang mạc, bóng tối nơi này cũng không ngăn cách thần niệm. Nhưng sau khi Bùi Lăng thả thần niệm ra ngoài, phát hiện dường như tu sĩ trong toàn bộ đại đường đã biến mất, lại không phát hiện bất kỳ sự vật gì!

"Nhanh chóng vào phòng!"

Bùi Lăng lập tức nói, cũng mặc kệ ba người Tô Tích Nhu có nghe được hay không, lập tức đứng dậy, đã thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chạy tới căn phòng phía sau.

Trong bóng tối yên tĩnh im ắng, cảm giác thăm dò lại đột nhiên mãnh liệt, ác ý và sát ý vô cùng âm u lạnh lẽo như ngọn núi lớn ầm vang rơi xuống.

Dường như động tác rời khỏi đại đường của hắn đã chọc giận những người đang âm thầm nhìn trộm và nhìn chằm chằm.

Tay áo sinh gió, Bùi Lăng vừa xông ra chưa được mấy bước, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Định!"

Thân hình Bùi Lăng lập tức dừng lại, trên dưới cả người không thể động đậy chút nào.

Trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng rung động mãnh liệt, thuật pháp thần thông như cơn gió mạnh như mưa rào gào thét đánh tới, đập xuống giữa đầu mình.

Chương 1864: [Tạo hóa chi chủng]

Nhưng thần niệm của Bùi Lăng lại không cảm giác được bất kỳ điều khác thường gì.

Trong lúc nguy cấp, khí tức của hắn đột nhiên biến hóa kịch liệt, trong hai con ngươi lấp lóe ánh sáng lạnh, chỗ sâu trong con ngươi có vô số phù văn đan xen bốc lên, [Oán Yểm thần thông 1!

[Trường Hận Chú] !

Lập tức, oán hận, căm hận, tham lam... Đủ loại cảm xúc hội tụ mà tới như sóng to gió lớn.

Hiện tại tu vi của Bùi Lăng đã đột phá đến Phản Hư hậu kỳ, lúc này đã thi triển [Trường Hận Chú], thực lực lập tức từ mới vào Phản Hư hậu kỳ, tăng lên tới Phản Hư hậu kỳ đỉnh phong.

Ngay lúc tu vi của hắn liên tục tăng lên, sắp dừng lại tăng trưởng, khí tức của hắn đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt đột phá cửa ải Phản Hư kỳ và Hợp Đạo kỳ, xông vào cấp độ Hợp Đạo kỳ!

Đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Cạch!

Tiếng vang trong trẻo lạnh lẽo như mặt kính vỡ vụn vang lên, Bùi Lăng lập tức tránh thoát thuật pháp định trụ thân hình mình, sau đó giơ tay chém xuống.

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Vô số đao khí huyết sắc cô đọng như thực chất, trong nháy mắt chém về vào trong bóng tối bốn phương tám hướng.

Sau khi lít nha lít nhít đao khí rơi vào bóng tối bị thôn phệ nhanh chóng, tan rã, chẳng mấy chốc hóa thành hư ảo, toàn bộ quá trình không phát ra tiếng vang gì.

Bóng dáng Bùi Lăng di chuyển, đã xông ra khỏi đại đường, nhưng ngay lúc này...

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Sau tiếng vang trầm đục liên tục, trên dưới quanh người Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít lỗ máu như bị ngàn vạn lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể, đao khí khát máu, bá đạo, ngang ngược... Mang theo sự hỗn loạn khó mà miêu tả, lan tràn bên trong vết thương của hắn.

Đây chính là đao khí mà hắn vừa chém ra Bùi Lăng nhướng mày, không biết đây là pháp tắc trong gian dịch trạm thứ chín, hay một vị tu sĩ Hợp Đạo nào đó ra tay, nhưng hiện tại hắn không quan tâm nhiều như vậy!

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn không để ý đến thương thế trên người, tốc độ bay không giảm chút nào, tiếp tục chạy tới vị trí căn phòng ở đằng sau...

Một đầu hành lang u ám, hẹp dài.

Hai bên hành lang toàn là từng cánh cửa ra vào đóng chặt, phóng tầm mắt nhìn tới, trên trăm căn phòng đều là cửa sổ cổ xưa, bên trong vắng lặng im ắng.

Nơi đây xuất hiện nhiều phòng hơn căn phòng tám gian dịch trạm trước đó cộng lại, lúc này nơi này vô cùng yên tĩnh, như mộ địa giữa đêm khuya không có bất kỳ sinh cơ và tiếng động gì...

Hiện tại, đông đảo căn phòng này đều truyền ra khí tức đặc biệt của chín đại tông môn.

Sau khi Bùi Lăng xuất hiện, thần niệm nhanh chóng càn quét xung quanh.

Lúc này, cảm giác thăm dò trong bóng tối đã như thực chất, dướng như đứng ở sau lưng của hắn, chỉ chờ hắn quay người lại có thể áp sát vào mặt kẻ nhìn lén.

Bùi Lăng không trì hoãn chút nào, chẳng mấy chốc tìm đến một gian phòng trống không có bất kỳ khí tức gì, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa vào.

"Phanh"

Hắn vừa vượt qua cánh cửa, cửa lớn mục nát trông như cổ xưa lập tức đóng thật chặt.

Ngay chớp mắt hắn vào cửa, toàn bộ dịch trạm rơi vào một mảnh bóng tối đậm đặc như thực chất, từng dấu tay có to có nhỏ, lít nha lít nhít khắc ở trên cửa lớn...

Trong phòng.

Gian phòng khá rộng rãi, bốn vách tường trống trơn, chỉ có ở giữa đặt vào một cái giường, ngay cả cây đèn cũng không có.

Tất cả mọi thứ đều như phủ một lớp lụa đen, bụi bẩn nhìn không rõ.

Trở tay đóng cửa lại, khí tức của Bùi Lăng lập tức bắt đầu hạ xuống, từ Hợp Đạo kỳ nhanh chóng rơi xuống Phản Hư đỉnh phong, sau đó lại từ Phản Hư đỉnh phong rơi xuống trình độ mới vào Phản Hư hậu kỳ.

"Oat"

Sắc mặt Bùi Lăng tái đi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Vết đao trên người hắn ngổn ngang lộn xộn, vết thương xoay tròn trên da thịt, chỉ có điều vừa rồi có [Trường Hận Chú] và [Mạt Đạo Khuynh Tiên] gia trì, tu vi tạm thời phá vỡ Hợp Đạo, còn có thể chịu được chút thương thế ấy.

Nhưng lúc này đã khôi phục tu vi như cũ, lại không thể tiếp tục áp chế thương thế, lập tức bạo phát ra!

Bùi Lăng không rảnh lau vết máu trên khóe miệng, nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược chữa thương óng ánh mượt mà, không có chút đan hương nào, không kịp chờ dược lực tan ra, lập tức đi đến bên giường, nhanh chóng nằm xuống.

Ánh mắt của hắn mới nhắm lại: "Cốc cốc cốc."

Ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa!

Bùi Lăng từ từ nhắm hai mắt, nằm không nhúc nhích, không có bất kỳ lời đáp lại nào.

Trong dược lực đan dược cơ thể hắn đang chậm rãi tan ra, cảm giác ấm áp phát ra từ ngực, lan tràn ra toàn thân.

Chỉ có điều bây giờ trên dưới cả người hắn đều là vết máu đầm đìa, đao ý còn sót lại tràn ngập trong vết thương, ngăn cản nhục thân khép lại, một viên đan dược dần không ngăn được thương thế chuyển biến xấu.

Bùi Lăng âm thầm nhíu mày, hiện tại không thể kéo dài thương thế, nhưng khác tám gian dịch trạm trước, lần này hắn không nghe được quy tắc hoàn chỉnh của dịch trạm.

Tùy tiện chữa thương, rất có thể sẽ khiến tu sĩ phía ngoài trực tiếp đi vào!

Đến lúc đó, lấy trạng thái hiện tại của hắn nhất định là tình thế dữ nhiều lành ít.

Chương 1865: [Tạo hóa chi chủng] (2)

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự, lúc này mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

Đúng vậy, hắn không rõ pháp tắc trong căn dịch trạm này, nhưng hệ thống chắc chắn biết!

Công năng tránh ngăn cách của hệ thống lúc uỷ thác, chắc chắn có thể giúp hắn tránh đi pháp tắc cấm kỵ trong căn dịch trạm này.

Ngoài ra, hiện tại hắn bị trọng thương, mặc kệ uỷ thác công pháp thuật pháp gì, hệ thống sẽ ưu tiên chữa thương giúp hắn.

Cứ vậy, hắn có thể dưới tình huống không xúc phạm pháp tắc nơi đây, khôi phục thương thế...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ chịu trọng thương, cần trị liệu lập tức...

"Leng keng! Kiểm tra ra [tạo hóa chi chủng], hệ thống đưa tặng miễn phí cho ngài...

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, hắn khẽ giật mình, [tạo hóa chi chủng] ?

Đây là tạo hóa trong cánh cửa thứ ba... Chờ chút!

Là hạt giống Quỷ Tang!

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa càng ngày càng dày đặc im bặt.

Trong phòng, Bùi Lăng thầm thở phào, hệ thống làm rất tốt, lúc này mới vừa uỷ thác liền...

Phốc! !

Lúc này, bộ ngực hắn đột nhiên mát lạnh đau xót, dường như có thần binh lợi khí gì đâm xuyên qua hắn!

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lập tức mở mắt, đã thấy một kiếm tu áo lam khoái ngoa, toàn thân quanh quẩn kiếm ý, hai con ngươi trong vắt như điện đang đứng bên giường mình, tay phải hắn ta cầm kiếm, lưỡi kiếm như sương, đâm xuyên qua lông ngực của hắn!

Trong tối tăm, Bùi Lăng cảm thấy mệnh cách của mình đang thuận theo phi kiếm của tên kiếm tu này, nhanh chóng chảy vào trong cơ thể đối phương!

Xảy ra chuyện gì? !

Mình căn bản không đáp lại, hệ thống cũng không tiến hành bất kỳ thao tác gì, đối phương tiến vào như thế nào?

Hơn nữa, vì sao cảnh tượng trước mắt vẫn là gian phòng, lại không phải bên trong quan tài?

Rất nhiều lo nghĩ xông lên đầu, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, không kịp suy nghĩ nhiều, khí tức toàn thân lập tức tăng vọt, lại đã dùng ra [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Bùi Lăng vốn trọng thương chưa lành, lúc này lại không hề đề phòng bị trúng một kiếm, mệnh cách còn đang xói mòn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, sinh cơ bị hao tổn nghiêm trọng, [Mạt Đạo Khuynh Tiên] đột nhiên bộc phát ra uy năng vượt xa tất cả thời điểm trước đó, tu vi khí tức lập tức vượt qua đến phía trên Hợp Đạo!

Không rảnh tiếp tục thi triển [Trường Hận Chú], lúc này giọng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói: "Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, kiếm tu lập tức thu hồi phi kiếm, thương thế trước ngực hắn cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục.

Chỉ có điều, phi kiếm vừa rời khỏi thân thể Bùi Lăng, kiếm tu lập tức thoát khỏi hiệu quả nghịch chuyển chỉ pháp, tiếp theo lại đâm một kiếm về phía mi tâm Bùi Lăng!

Vết thương ở ngực khôi phục, khí tức của Bùi Lăng lại bắt đầu hạ xuống, thấy một kiếm của đối phương đánh tới, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, Cửu Phách Đao cắt nát hư không, lập tức chém qua.

Xoạt!

Mũi nhọn màu mực lạnh lẽo như ngôi sao lấp lóe cắt qua thân thể kiếm tu, lại như vẽ qua không khí, không có bị bất kỳ trở ngại nào.

Cùng lúc đó, rét lạnh sượt qua mặt, phi kiếm đã rơi xuống chỗ cách mi tâm Bùi Lăng chưa đến một tấc.

Kiếm phong sắc bén đánh đến khiến cả người Bùi Lăng lông tóc dựng đứng.

Keng!

Vào thời khắc mấu chốt, một đạo đao khí huyết sắc đột nhiên xuất hiện, miễn cưỡng đánh lệch phi kiếm một chút.

Phốc!

Bùi Lăng nghiêng đầu một cái, trên mặt bị cắt ra một vết kiếm da tróc thịt bong.

Hắn đang muốn phản kích, chợt thấy sau lưng truyền đến một luồng lực lượng lớn tràn trề...

Ầm!

Bùi Lăng lập tức bị đánh bay ngược ra, thân thể còn ở giữa không trung, lập tức vận chuyển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] hóa thành một đạo bóng đen hỗn độn, sau khi nhanh chóng vặn vẹo mấy lần, vững vàng rơi xuống đất.

Cố nén cảm giác đau như tan nát cõi lòng ở sau lưng, Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên trong gian phòng không chỉ kiếm tu, còn có một tu sĩ vũ y trúc quan.

Khí tức hắn ta trong trẻo hoạt bát, pháp lực bành trướng như thuỷ triều lên xuống, cầm trong tay một thanh phất trần tuyết trắng, hai con ngươi sáng rực hàm chứa sự hỗn loạn, đang lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn.

Là Hợp Đạo Cửu Nghi sơn!

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, vừa rồi hắn cũng không đáp lại tiếng gõ cửa, nhưng không hiểu sao kiếm tu Hàn Ẩm Kiếm tông lại xông vào, lần này ngay cả tiếng gõ cửa cũng không có, tên tu sĩ Cửu Nghi sơn này đi vào như thế nào?

Hơn nữa, vừa rồi hắn bị tập kích căn bản chưa kịp đứng dậy, nằm ở trên giường lại trúng chiêu...

Tình huống không đúng!

Chương 1866: Bọn họ bằng lòng...

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ tỉ mỉ, một giọng nói lạnh băng sâm nhiên nhưng rất quen thuộc đột nhiên vang vọng bên tai Bùi Lăng.

"Định!"

Thân thể Bùi Lăng lập tức như bị đóng băng trong chớp mắt, dừng lại tại chỗ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy chút nào.

Trong gian phòng đột nhiên xuất hiện từng vị tu sĩ, khí tức của bọn họ mãnh liệt tuỳ tiện đều là Hợp Đạo, khí chất khác nhau, âm u lạnh lẽo, hung thần, tươi đẹp, uy nghiêm, ung dung, thiết huyết, tiêu dao, phong lưu, chất phác... Trang phục cũng muôn hình muôn vẻ, đôi mắt lạnh lùng đồng loạt nhìn Bùi Lăng.

Giữa không trung hiện lên ánh sáng trong trẻo, kiếm tu đột nhiên chém ra phi kiếm!

Tên Hợp Đạo Cửu Nghi sơn kia cũng ra tay, hắn ta đưa ra một ngón tay, một ngọn núi nguy nga mênh đột nhiên xuất hiện, gào thét đè xuống Bùi Lăng.

Tu sĩ Hợp Đạo khác lại không do dự, trong chốc lát đủ loại pháp quyết gào thét mà ra, như cuồng phong như mưa rào cuốn về phía Bùi Lăng.

Trong chốc lát trong phòng biến ảo ngàn vạn, khoảnh khắc huyết hải cuồn cuộn, núi thây từng đống, tiếp theo núi xanh nguy nga, hoa vũ bay lả tả, tiếp theo lại là ky binh băng qua, tiếng giết chấn mây... Ngũ sắc kỳ quái xuất hiện.

Khí thế hùng hậu và uy năng cường đại gầm thét quét ngang cả phòng.

Bùi Lăng cảm thấy mình như rơi vào một vũng bùn vô biên vô tận, bốn phương tám hướng đều là thuật pháp thao thao bất tuyệt gào thét đánh tới như núi đào sóng biển đập xuống đầu mình, không thể trốn tránh, không thể địch lại...

Khí tức tử vong đột nhiên bốc lên, cảm giác ngạt thở mãnh liệt như hồng thủy nhanh chóng bao phủ hắn, chứ đừng nói đến hắn còn không phải Hợp Đạo chân chính, dù là tu sĩ Hợp Đạo chân chính, lúc này cũng chỉ có thân tử đạo tiêu!

Bùi Lăng đột nhiên hét lớn một tiếng, trong hai con ngươi có phù văn bốc lên đan xen, [Oán Yểm thần thông] !

Lập tức, hận ý ở bốn phương tám hướng như dòng sông cuồn cuộn chảy ngược, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, Bùi Lăng không chút do dự lại thi triển [Trường Hận Chú], ngay lập tức khí tức hạ xuống vì thương thế khôi phục lại tăng vọt!

Cho dù lúc này đã là tình cảnh cửu tử nhất sinh, hắn cũng phải đi đọ sức tranh thủ chút hy vọng sống sau cùng!

Lúc này, một bàn tay lạnh như băng tái nhợt đột nhiên khoác lên vai phải Bùi Lăng.

Thân thể Bùi Lăng vừa tránh thoát trói buộc, ngay sau đó lại bị kéo ra sau.

Không có tiếng động gì, Bùi Lăng lại cảm thấy mình như được giải thoát từ trong vũng bùn, lại rơi vào một vùng nước sâu lạnh băng tăm tối.

Tất cả thuật pháp đánh về phía hắn đều biến mất không thấy gì nữa.

Một giọng nói âm u lạnh lẽo nhu hòa như lôi đình nổ tung bên tai hắn: "Phá!"

Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm thấy mình đột nhiên bị kéo ra khỏi đáy nước.

Trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, tập trung nhìn lại đã thấy mình đang ngồi ở trong đại đường, trên tay bưng chén sành thô, trong bát trống rỗng, lại vừa uống xong hồn tửu.

Một cánh tay tinh tế trắng nõn vươn ra từ trong bóng tối sau lưng, đè xuống bờ vai của hắn, nhìn từ chi tiết tay áo và ngón tay, chính là Tô Tích Nhu!

Bóng tối như thủy triều hoành hành ngang ngược khắp nơi, bên trong truyền đến tiếng đánh nhau liên miên không dứt, kiếm khí gào thét tung hoành, nhánh hoa bồng bềnh, kiếm ý, đao ý, đạo vận đan xen tiêu tán, đủ loại ánh sáng thuật pháp liên tiếp, lại là Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân song song ra tay, đang đấu với tu sĩ chín tông môn lớn ở trong đại đường.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu được, tất cả điều vừa rồi đều là huyễn cảnh!

Hắn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, đã thấy áo bào của mình tổn hại, vết thương chồng chất, huyết sát chỉ khí quanh quẩn trên vết thương làm nhục thân không thể tự lành, sau lưng càng là máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương, tất cả thương thế nhận trong huyễn cảnh đều dẫn tới trong hiện thực!

Hiện tại bóng tối càng ngày càng dày đặc, ép sát từng bước, đã muốn hoàn toàn nuốt hết hắn, thời gian chỉ mới qua mấy tức!

Bùi Lăng không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy ra một viên đan dược chữa thương cực phẩm, nuốt vào trong miệng.

Dược lực chưa tan ra, cánh tay Tô Tích Nhu đặt trên bờ vai Bùi Lăng đột nhiên dùng sức, một phát bắt được thân thể hắn, chạy về phía sau.

Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Chờ chút! Mạnh tiền bối và Hoàn tiền bối..."

Số lượng tu sĩ Hợp Đạo chín tông môn lớn ở trong đại đường thật sự quá nhiều, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân không thể chống đỡ nổi nhiều người như vậy!

Tốc độ bay của Tô Tích Nhu không giảm chút nào, không chút nghĩ ngợi truyền âm trả lời: "Không cần phải để ý đến bọn họ, bọn họ bằng lòng chết vì ngươi!"

Bùi Lăng: "???"

Ngay lúc hai người truyền âm, phía trước đột nhiên dâng lên một loạt cốt tường huyết sắc.

Bức tường này được xây thuần từ xương người, xương người có lớn có nhỏ, thậm chí còn có xương đùi tinh tế như anh hài chắp vá kín kẽ, trong khe hở lại có vô số máu tươi ào ạt chảy xuôi, tiêu tán ra oán giận chỉ khí màu xám đen, hoàn toàn ngăn trở đường phải đi.

Tô Tích Nhu dùng một tay đè lại bả vai Bùi Lăng, một tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết.

Lập tức, hư không xé rách, tám cánh tay to lớn duỗi ra từ bên trong, cánh tay cuộn lại thành quyền, hung hăng đánh tới cốt tường huyết sắc.

Chương 1867: Dường như đã từng quen biết

Oanh! !!

Cốt tường huyết sắc lập tức bị nên nát ra một cái hố, đường đi lại xuất hiện.

Lúc này Tô Tích Nhu thi triển độn pháp đến cực hạn, cưỡng ép mang theo Bùi Lăng lập tức xông ra khỏi đại đường.

Một đầu hành lang tĩnh mịch hiện ra trước mặt bọn họ.

Hai bên hành lang đều là từng cánh cửa ra vào đóng chặt, phóng tầm mắt nhìn tới khoảng trên trăm gian, cổ xưa yên tĩnh, số lượng rất nhiều.

Khác với đại đường ngàn cân treo sợi tóc, có rất nhiều người, trong chớp mắt đạp vào hành lang, tất cả tiếng vang nhanh chóng đi xa, nơi này yên tĩnh như đêm khuya, không có bất kỳ tiếng vang gì, cũng không có bất kỳ sinh cơ gì.

Trong lờ mờ, thị lực tu sĩ có thể thấy rõ ràng dấu vết bụi nát bay lên.

Từng căn phòng tĩnh mịch đều truyền ra khí tức đặc biệt của chín môn phái lớn, hiển nhiên đều có khách ở lại.

Tình cảnh này giống như đúc điều Bùi Lăng vừa thấy trong huyễn cảnh!

Hai người vừa rơi xuống đất, cánh tay vẫn giữ lấy bả vai Bùi Lăng của Tô Tích Nhu đột nhiên buông lỏng, sau đó ngã xuống bên cạnh.

Bùi Lăng nhanh chóng đỡ lấy nàng, đã thấy áo đen của Tô Tích Nhu ướt sũng, toàn bộ đều bị máu thẩm thấu, bên trong váy sam màu vàng gừng đều biến thành màu nâu, khí tức cũng vô cùng suy yếu.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức biết trong đại đường có quá nhiều Hợp Đạo, trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi Tô Tích Nhu không chỉ dốc hết sức, hơn nữa còn phải trả cái giá cực kỳ to lớn, mới có thể cứu hắn ra từ trong huyễn cảnh.

Tô Tích Nhu còn như vậy, vậy Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân...

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, lập tức ôm lấy Tô Tích Nhu, chạy tới một gian phòng trống.

"Kẹt kẹt."

Dường như đã rất lâu không có khách đẩy cửa ra.

Trong mốc meo bụi nát bay lên, Bùi Lăng ôm Tô Tích Nhu bước nhanh tới.

Hắn vừa bước vào trong cửa, đèn đuốc trong toàn bộ dịch trạm lấp lóe, trong nháy mắt dập tắt toàn bộ.

Nhìn vào từ bên ngoài như một con cự thú to lớn núp ở bên cạnh, một ngụm nuốt hết hắn...

Từng dấu tay có to có nhỏ xuất hiện ở trên cửa phòng, lít nha lít nhít, chi chít khắp nơi, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ tấm bình phong như đang tìm kiếm bất kỳ một chỗ nào có thể tiến vào.

Tất cả đều giống hệt với bên trong huyễn cảnh trước đó.

Trong phòng rộng rãi đơn sơ, ngoại trừ một cái giường thì không có vật gì khác.

Bùi Lăng nhanh chóng đặt Tô Tích Nhu lên giường, sau đó kéo màn trướng một cái, lúc cái màn rách nát rơi xuống theo mục nát bụi bặm, hắn cũng nhanh chóng lên giường, nằm bên cạnh đối phương.

Hai mắt vừa khép lại: "Cốc cốc cốc."

Ngoài cửa đã vang lên một tràng tiếng gõ cửa trong trẻo!

Bùi Lăng không trả lời nhưng cơ bắp quanh người căng cứng, đề phòng cao độ, đề phòng tình cảnh trong huyễn cảnh vừa rồi sẽ xảy ra thật.

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa dừng lại.

Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên thấy phần bụng truyền đến cảm giác quặn đau như cắt chém.

Trong lòng hắn giật mình, lập tức mở hai mắt ra, đã thấy trong tầm mắt là đỉnh trướng cổ xưa, xung quanh trống rỗng không phải quan tài, mà là căn phòng trước khi nhắm mắt.

Kiếm tu trong huyễn cảnh trước đó chưa từng xuất hiện, người ra tay lại là "Tô Tích Nhu" nằm bên cạnh mình!

Lúc này, toàn bộ tay phải của "Tô Tích Nhu" đã như trường đao đâm vào bụng của hắn!

Bùi Lăng cảm thấy mệnh cách của mình đang thuận theo cánh tay của đối phương, chảy vào trong cơ thể "Tô Tích Nhu".

Ánh mắt của hắn lạnh băng nhìn nữ tu trước mặt, khàn giọng hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Tô Tích Nhu" không trả lời nhưng khuôn mặt lại bắt đầu nhanh chóng biến hóa, chẳng mấy chốc đã hóa thành một tu sĩ dáng người xinh đẹp, dung mạo diễm lệ, quần áo hở hang!

Khí tức của nàng phong lưu tuỳ tiện, ở cổ tản ra hương hoa đào hơi có vẻ ngọt ngào, rõ ràng là một nữ tu Thiên Sinh giáo vốn không quen biết!

Tên nữ tu này vươn một tay khác ra, trong nháy mắt bóp cổ họng Bùi Lăng, lực lượng vô cùng to lớn như muốn một phát bẻ gãy cổ Bùi Lăng!

Khí tức quanh người Bùi Lăng biến hóa, lại dùng ra [Mạt Đạo Khuynh Tiên], trong tối tăm tuổi thọ của hắn thiêu đốt dữ dội, tu vi lập tức tăng vọt, trong chốc lát đã phá vỡ vào Hợp Đạo.

Trong hai mắt hắn, phù văn biến ảo tới lui, trong ánh mắt âm trầm đã phát động [Oán Yểm thần thông 1, điên cuồng hấp thu hận ý từ bốn phương tám hướng, khí tức Hợp Đạo kỳ lại dâng lên, [Trường Hận Chú] !

Bùi Lăng hé miệng, giọng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói:

"Nghịch!"

Nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức thu hồi bàn tay đang bóp cổ hắn, sau đó một tay khác đâm vào phần bụng hắn cũng lui ra theo.

Vết bầm màu tím xanh bị bóp ra trên cổ họng Bùi Lăng nhanh chóng biến mất, miệng vết thương ở bụng cũng nhanh chóng phục hồi như cũ.

Chỉ có điều, thương thế phần bụng vừa khôi phục, theo sinh cơ tăng lên, hiệu quả [Mạt Đạo Khuynh Tiên] của Bùi Lăng lập tức hạ xuống, ngay lúc hắn duỗi tay ra đâm về phần bụng nữ tu, trong nháy mắt nữ tu tránh thoát nghịch chuyển chỉ pháp của Bùi Lăng, vỗ hai chưởng về phía hắn.

Pháp tắc bị phá, Bùi Lăng lập tức biến chiêu, cũng đánh song chưởng về phía đối phương.

Oanh! !!

Chương 1868: Dường như đã từng quen biết (2)

Bốn chưởng giao nhau, hai người đồng thời cảm thấy một luồng lực lượng tràn trề vọt tới, song song bay ngược ra từ trên giường!

Bùi Lăng hóa thân u ảnh, phiêu hốt như mị, sau khi rơi xuống đất khôi phục nguyên hình, vừa đứng vững, một đạo khí kình vô cùng ngang ngược đã quét tới từ sau lưng hắn.

Hắn đang muốn phòng ngự, một giọng nói lạnh băng sâm nhiên nhưng lại rất quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai hắn: "Định!"

Thân thể Bùi Lăng lập tức như bị một luồng lực lượng cường đại đè chặt lại, cũng không thể động đậy.

Trong phòng, chỉ một thoáng xuất hiện từng vị tu sĩ Hợp Đạo kỳ đều đầy ác ý nhìn qua Bùi Lăng, khóe mắt đuôi lông mày đều có về căm hận như muốn ngưng kết thành thực chất.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lập tức biết mình lại rơi vào vào huyễn cảnh!

Những tu sĩ Hợp Đạo này không hề chậm trễ chút nào, lập tức ra tay.

Ánh sáng thuật pháp đồng loạt sáng lên, như mặt trời dâng lên trong phòng.

uy năng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, chưa hoàn toàn nở rộ, chỉ khí tức toát ra đã có khí thế hủy thiên diệt địa, làm người ta sợ hãi.

Pháp lực trong cơ thể Bùi Lăng điên cuồng phun trào, liều mạng tấn công thứ đang trói buộc thân thể.

Ngay lúc này, một cánh tay trong sáng như tuyết nguyệt một phát bắt được cổ tay trái Bùi Lăng, sau đó đột nhiên kéo một phát!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, mình lại bị kéo vào một vùng nước sâu tăm tối lạnh băng.

Tất cả thuật pháp đánh về phía hắn, tất cả tu sĩ chín môn phái lớn, bao gồm cả căn phòng đều biến mất không thấy gì nữa.

Một giọng nói trong trẻo ngọt mềm vang lên bên tai hắn: "Tỉnh!"

Bùi Lăng cảm thấy mình lập tức bị lôi ra mặt nước, vẻ mặt hoảng hốt lập tức tỉnh táo lại.

Đã thấy bóng tối xung quanh gào thét mà đến, mình ngồi ở trong đại đường rộng rãi, trong tay còn bưng một chén sành thô, bóng người bị nuốt hết ở nơi xa lay động thướt tha, mơ hồ không rõ, vẫn có đủ loại ánh mắt ác ý, căm hận nhìn về phía hắn như che ngợp bầu trời.

Một cánh tay như tuyết nguyệt duỗi ra từ trong tay áo, nắm lấy cổ tay trái Bùi Lăng, không khác Tô Tích Nhu vừa rồi là bao, cả người Mạnh Hồng Huyến chìm trong bóng tối, nhìn không rõ.

Bùi Lăng nhanh chóng kiểm tra tình huống của mình, quanh người vết đao từng đống, vết thương tràn ngập đao ý, máu tươi còn đang chầm chậm chảy xuôi.

Tiếng đấu pháp xung quanh đột nhiên trở nên dữ dằn, ánh sáng chợt sáng lên, tiếng đao kiếm vang lên.

Sắc mặt hắn trầm xuống, tất cả chuyện vừa rồi, bao gồm tình cảnh Tô Tích Nhu cứu mình đều là huyễn cảnh? !

Không kịp suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng lập tức lấy ra một nắm lớn đan dược chữa thương, nuốt vào.

Dược lực vừa tan ra, Mạnh Hồng Huyến lập tức truyền âm nói:

"Nhanh đi theo ta!"

Nói xong, nàng nắm chặt cổ tay Bùi Lăng, nhanh chóng chạy ra sau.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức truyền âm nói: "Tô tiền bối và Hoàn tiền bối vẫn còn ở đó..."

Không đợi hắn nói cho hết lời, Mạnh Hồng Huyến gọn gàng dứt khoát trả lời: "Tô Tích Nhu là yêu nữ ma đạo, làm điều ngang ngược, nợ máu từng đống, chết không có gì đáng tiếc!"

"Hoàn Uẩn Chân cũng đã chết một lần giống ta, sẽ không để ý việc chết một lần nữa!"

Vừa nói xong, trong bóng tối phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người áo bào tro, khuôn mặt tiều tụy, vẻ mặt chất phác, cầm trong tay một cái Lưu Ly tháp, chặn đường đi của bọn họ!

Tu sĩ Luân Hồi tháp!

Đối phương không chút do dự, lập tức lấy ra Lưu Ly tháp.

Thân Lưu Ly tháp bắn ra ngàn vạn tia sáng, vô số phù văn bay lên tạo thành một phù văn to lớn, hình dạng như hai con cá đầu đuôi ngậm nhau, một đỏ một trắng, cổ xưa huyền diệu.

Song Ngư xoay tròn truy đuổi vô cùng vô tận, uy năng hùng hậu bao phủ xuống.

Mạnh Hồng Huyến tay nhặt hoa lan, giữa ngón tay biến ảo vô số pháp quyết, toàn bộ thân hình nàng lập tức như hóa thành một người ngọc không chút tỳ vết nào, oánh nhuận sáng ngời, óng ánh sáng long lanh, sau lưng nàng mọc ra từng cánh tay ngọc trong sáng như tuyết nguyệt, số lượng rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn.

Nghìn tay đều tinh tế sáng như sen như lan chầm chậm nở rộ, ẩn chứa khí tức thánh khiết.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Tu sĩ Luân Hồi tháp vừa đánh ra phù văn to lớn đã bị đánh nát, thiên thủ của Mạnh Hồng Huyến tiếp tục đánh về phía đối phương.

Thấy thế, Luân Hồi tháp tu sĩ nhanh chóng lui ra sau, tránh đi thế công của nàng.

Mạnh Hồng Huyến đột nhiên tăng tốc độ, lại không có ý đuổi theo tu sĩ Luân Hồi tháp, trực tiếp dẫn Bùi Lăng chui ra khỏi đại đường.

Sau khi bước vào hành lang hai bên đều là từng cánh cửa ra vào cổ xưa, tất cả tiếng vang tan thành mây khói, lập tức yên tĩnh lại, dường như tình cảnh vừa nãy đều là ảo giác.

Mạnh Hồng Huyến dẫn theo Bùi Lăng bay lượn mà vào, sau khi rơi xuống đất, khí tức của nàng nhanh chóng hạ xuống, thậm chí trong chốc lát khó mà đứng thẳng, cả người ngã xuống bên cạnh.

Bùi Lăng lập tức đưa tay, một tay ôm lấy nàng.

Đối phương vì cứu hắn mà bị thương quá nặng... Giống hệt với tình huống của Tô Tích Nhu trong huyễn cảnh trước đó!

Bùi Lăng lập tức cau chặt lông mày, từng tình cảnh chạy từ đại đường tới đây như đã từng quen biết!

Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể bây giờ mình còn ở trong huyễn cảnh!

Phải dùng hệ thống uỷ thác thử một chút!

Chương 1869: Cơ hội

Mặc dù trong huyễn cảnh thứ nhất vừa rồi, hắn đã sử dụng hệ thống nhưng lúc đó hệ thống vừa điều khiển thân thể hắn, ngay cả pháp lực cũng không kịp vận chuyển đã bị công kích trong huyễn cảnh cắt ngang...

Hơn nữa, lúc đó hắn vẫn nhắm mắt, thần niệm bị pháp tắc nơi đây phong cấm ở trong cơ thể, không thể thả ra ngoài, vì vậy không thấy gì cả.

Hiện tại lại dùng hệ thống uỷ thác, nhất định phải tìm đoạn thời gian đủ an toàn trước.

Nếu không, sẽ chỉ làm thương thế của hắn càng ngày càng nặng, bị đoạt đi càng ngày càng nhiều mệnh cách!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng dùng thần niệm quét qua, nhanh chóng tìm một phòng trống không người, ôm Mạnh Hồng Huyến đẩy cửa vào.

Căn phòng này không khác huyễn cảnh trước đó chút nào, đơn sơ rộng rãi, chỉ có một giường một trướng.

Bùi Lăng bước nhanh lên trước, đặt Mạnh Hồng Huyến vào trên giường, hắn đang muốn nằm xuống, nghiêm túc suy nghĩ lại trực tiếp đứng ở bên giường, không hề có dự định nhắm mắt.

Trong huyễn cảnh đầu tiên, sau khi tiếng gõ cửa vang lên, trong tình huống hắn không có bất kỳ đáp lại gì, người gõ cửa trực tiếp vào phòng, đồng thời đánh lén hắn.

Trong huyễn cảnh thứ hai cũng giống như thế...

Chỉ là người đánh lén hắn đổi vai trò mà thôi.

Hiện tại...

Nếu cũng là huyễn cảnh, vậy hắn không nhắm mắt chắc chắn không có gì khác nhau, giữ nguyên trạng thái tỉnh táo có thể đề phòng tiếp tục bị thương ở mức độ lớn nhất!

Dù có đoán sai cũng chỉ đối đầu với một vị Hợp Đạo mà thôi!

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng lấy ra đan dược ăn vào, theo dược lực tan ra, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tràn toàn thân, thương thế trên dưới cả người bắt đầu khôi phục.

Ngay lúc này: "Cốc cốc cốc."

Cửa phòng bị gõ!

Bùi Lăng lập tức dùng thần niệm bao phủ cả phòng, một khi có bất kỳ người xâm nhập nào, hắn có thể phát hiện trước tiên, bao gồm cả Mạnh Hồng Huyến đang hôn mê cũng nằm trong thần niệm cảm giác của hắn.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa im bặt dừng lại, Mạnh Hồng Huyến nằm trên giường không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa.

Một nữ tu áo xanh váy lục ngọc, ngọc biếc quấn quanh đột nhiên xuất hiện ở trên giường mà Mạnh Hồng Huyến vừa nằm, mặt mày nàng tinh xảo, răng trắng môi đỏ, dung mạo đẹp đẽ, khí tức quanh người tươi đẹp như Hạnh Hoa ba tháng mùa xuân, nhưng cũng là một tu sĩ Tố Chân Thiên!

Sau khi tên nữ tu này xuất hiện, lập tức ra tay, đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Chưởng kình lạnh thấu xương xen lẫn từng tia từng sợi ý lạnh như cơn mưa nhỏ tầm tã cuối đông đầu xuân, lúc đầu ý lạnh yếu ớt không đáng chú ý, đến nửa đường lại nhanh chóng tăng vọt, có khí thế tham ăn tuyết ngược gió. Rét căm căm giăng khắp nơi như rét đậm chợt hạ xuống, trong khoảnh khắc phong tỏa cả phòng.

Lần này Bùi Lăng đã sớm đề phòng, Cửu Phách Đao cắt qua bầu trời, đột nhiên chém ra!

Xoạt!

Đao khí cô đọng như tơ máu, gầm thét mở ra gió tuyết cuồn cuộn, huyết sát chỉ khí bốc lên tràn ngập, điên cuồng ăn mòn ý lạnh rét đậm.

Oanh! !

Đao khí và chưởng kình vừa tiếp xúc đã bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Bùi Lăng không dừng lại chút nào, ngay sau đó lại chém ra đao thứ hai, đao thứ ba, một đao lại một đao...

Xoạt xoạt xoạt...

Ngàn vạn đạo đao khí huyết sắc như thác nước treo ngược, thao thao bất tuyệt chém về phía nữ tu Tố Chân Thiên.

Khác với hai lần đánh lén trước đó, mặc dù bây giờ trên người Bùi Lăng vẫn có vết thương cũ, nhưng lần này không mất tiên cơ, cho dù không sử dụng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] và [Trường Hận Chú], lấy nội tình vạn kiếp Hóa Thần, đại đạo Phản Hư cũng không rơi vào thế yếu.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Hai màu đỏ trắng gào thét đan xen, huyết sát chỉ khí và mùa đông rét căm căm ăn mòn cắt chém lẫn nhau, cả phòng khi thì Huyết Hà lao nhanh, khi thì gió tuyết cuồn cuộn, biến ảo khó lường.

Ngay lúc này, một giọng nói lạnh băng sâm nhiên nhưng lại rất quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Định."

Thân thể Bùi Lăng lập tức cứng đờ, lại không thể động đậy.

Hắn đã sớm đề phòng, đồng thời thi triển [Oán Yểm thần thông], [Trường Hận Chú], [Mạt Đạo Khuynh Tiên].

Chỉ một thoáng, khí tức Bùi Lăng tăng vọt, trong nháy mắt phá vỡ mà vào phía trên Hợp Đạo, trong nháy mắt đã tránh thoát trói buộc định thân.

Cùng lúc đó, trong phòng xuất hiện từng vị tu sĩ Hợp Đạo nhao nhao bấm pháp quyết, vô số thuật pháp gào thét cuốn về phía hắn.

Bùi Lăng không do dự chút nào, quanh thân lập tức tràn ngập bóng tối đậm đặc như thực chất.

[Minh Thiên Chi Vụ] !

Nhưng ngay lúc này một cánh tay tinh tế thon dài, đột nhiên một phát bắt được cổ tay phải của hắn.

Cánh tay dùng sức kéo hắn về phía bên phải.

Bùi Lăng nhướn mày, sau khi hơi do dự lại không chống cự, mặc cho cánh tay kéo hắn tới.

Lập tức, hắn cảm thấy mình bị kéo vào một vùng nước sâu tăm tối lạnh băng.

Bên tai vang lên giọng nói trầm ổn, lạnh băng của một người:

"Trảm!"

Mặt nước như bị mở ra ngay lập tức, cánh tay kia một phát lôi hắn ra từ đáy nước.

Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn qua đại đường đang bị bóng tối ăn mòn từng chút một ở trước mặt, trong tay là chén sành thô trống không, không còn cảm thấy bất ngờ.

Chương 1870: Đoạt kiếm

Lúc này, một cánh tay tinh tế thon dài đang duỗi ra từ trong bóng tối sau lưng hắn, nắm lấy cổ tay phải của hắn.

Thân hình hoàn toàn biến mất trong bóng tối, chỉ có thể phán đoán từ chi tiết bàn tay và quần áo, chính là Hoàn Uẩn Chân!

Xung quanh đại đường tràn ngập bóng tối, vô số bóng người lay động, ánh sáng thuật pháp điểm đốt khắp nơi, tiếng đao kiếm tấn công nối liền không dứt.

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức mặc niệm trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

Đây chính là cơ hội "an toàn" mà hắn cần!

Trong quá trình ba ảo cảnh trước đó, đều là hắn rời khỏi đại đường trước, sau đó nhanh chóng tìm gian phòng trống không tiến vào trước khi bóng tối hoàn toàn giáng lâm.

Sau khi tiến vào phòng là tiếng gõ cửa vang lên, tu sĩ Hợp Đạo ra tay, giọng nói kia định trụ thân hình hắn...

Chỉ cần rời khỏi đại đường, hắn không có bất kỳ thời gian thở dốc nào.

Dù dùng hệ thống uỷ thác giữa chừng cũng lập tức bị cắt ngang, chỉ có thời khắc này... Hiện tại là Hoàn Uẩn Chân lôi kéo hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàn Uẩn Chân sẽ dẫn hắn an toàn rời khỏi đại đường, trong đoạn thời gian này, hắn không cần lo lắng chịu bất kỳ công kích gì!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ chịu trọng thương, cần lập tức trị liệu..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu mệnh cách, cần lập tức bổ Sung..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tranh đạo cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Khác với lần sử dụng hệ thống uỷ thác trong huyễn cảnh thứ nhất, lúc ấy hắn chỉ chịu trọng thương, vì vậy phương án giải quyết của hệ thống là đưa tặng [tạo hóa chi chủng] gì đó kia, lần này hắn không chỉ chịu trọng thương, mệnh cách cũng bị đoạt đi một bộ phận trong ba lần huyễn cảnh trước.

Hiện tại mệnh cách không được đầy đủ, dường như hệ thống càng ưu tiên giải quyết vấn đề mệnh cách cho hắn...

Lúc này, Hoàn Uẩn Chân lôi kéo Bùi Lăng, lập tức chạy tới đằng sau đại đường.

Quanh người nàng kiếm ý nghiêm nghị, thân hóa kiếm mang, tốc độ cực nhanh, lúc phi độn thẳng tắp lại còn nhanh hơn lúc Tô Tích Nhu thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] trước đó mấy phần!

Xoạt xoạt xoạt...

Mấy ngàn đạo ánh sáng trong trẻo uyển chuyển, sát ý kiếm khí bén nhọn bay tới từ phía sau như mưa rào xối xả, lại như thiên hà chuyển ngược, gầm thét chém về phía Bùi Lăng và Hoàn Uẩn Chân.

Là kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông khác, cũng là đồng môn Hoàn Uẩn Chân!

Tốc độ bay của Hoàn Uẩn Chân không giảm chút nào, phi kiếm bản mệnh sau lưng kêu một tiếng trong trẻo, trong nháy mắt bay ra, đón lấy rất nhiều kiếm khí đánh tới.

"Đinh đinh đỉnh..."

Tiếng kim thiết chạm nhau dày đặc như mưa rào, Hoàn Uẩn Chân không kịp thu hồi phi kiếm bản mệnh, trong nháy mắt đã dẫn Bùi Lăng chui ra khỏi đại đường.

Hành lang lờ mờ yên tĩnh như chết, hai bên trải rộng cửa sổ, bên trong tràn ngập khí tức chín môn phái lớn, gần như không có phòng trống.

Phía trên hành lang đột nhiên xuất hiện bóng dáng hai tên tu sĩ.

Cũng giống với Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến trong hai lần huyễn cảnh trước đó, Hoàn Uẩn Chân vừa hạ xuống, khí tức nhanh chóng suy yếu, hiển nhiên trận chiến trước đó đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng...

Hoàn Uẩn Chân lập tức buông lỏng cánh tay đang giữ lấy Bùi Lăng, thân thể cũng ngã xuống bên cạnh.

"Âm!"

Hoàn Uẩn Chân trực tiếp té ngã trên đất, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, căn bản không có ý đố nàng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào một cửa phòng đóng chặt.

Bên trong căn phòng này không có bất cứ tiếng động gì, vô cùng yên tĩnh, lại tản ra kiếm ý nhàn nhạt.

Trong gian phòng đó có người!

Ngay lúc trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, hệ thống đột nhiên vận chuyển [Thực Nhật bí lục 1, thân hình lập tức xảy ra biến hóa, chẳng mấy chốc đã hóa thành một kiếm tu áo lam khoái ngoa, toàn thân quanh quẩn kiếm ý, hai con ngươi trong vắt, sáng như điện mang.

Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, giơ tay lên, bắt đầu gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa trong trẻo vang vọng trên hành lang u ám.

Sau cửa phòng lập tức truyền tới một giọng nói lạnh lùng:

"Không gặp!"

Trong lòng Bùi Lăng lập tức hơi động, pháp tắc ở gian dịch trạm thứ chín, gõ cửa không trả lời vô dụng, phải từ chối mới được?

Thế nhưng, rốt cuộc hiện tại là huyễn cảnh hay hiện thực?

Đang nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu hắn lặng yên không tiếng động dâng lên hư ảnh hai cánh cửa ra vào, một tòa độc lâu đắp lên, quỷ quyệt khó tả, một tòa hoa mỹ ung dung như cung điện Tiên gia, trong cửa ra đều tản ra cảm giác khủng bố lớn, tai họa lớn dày đặc.

Chợt, Bùi Lăng đột nhiên mở mắt ra.

Hoàn cảnh xung quanh lập tức xảy ra sự biến hóa mạnh, sau một mảnh kỳ quái, hắn đã xuất hiện ở sau cửa phòng, phòng rộng rãi đơn sơ chỉ có một cái giường đặt ở chính giữa, ngoài ra không có vật gì, bụi bẩn như một lớp vải đen bao phủ.

Chương 1871: Đoạt kiếm (2)

Lúc này, màn trướng trên giường buông xuống, loáng thoáng có thể thấy một bóng người nằm bên trong.

Quanh thân hắn ta kiếm ý dây dưa như bản thân đã là một thanh phi kiếm sắc bén vô song, luồng kiếm ý lạnh băng sâm nhiên lại cho Bùi Lăng một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Bùi Lăng lập tức rõ ràng, hình như trước khi hệ thống thao tác, trực tiếp dùng thân phận tên tu sĩ trước mắt, thay thế đối phương đồng ý vào cửa.

Lúc này, hắn bị hệ thống điều khiển, đi đến tên kiếm tu kia.

Sau khi đứng vững bên giường, Bùi Lăng vén màn trướng lên, không phát ra bất kỳ tiếng động gì chỉ thấy trên đệm chăn bên trong có một kiếm tu áo lam khoái ngoa, hắn ôm một phi kiếm thanh đen nhánh trong lòng, khuôn mặt trang phục là người đánh lén mình trong huyễn cảnh lần đầu tiên!

Lúc này, tên kiếm tu này bình tĩnh nằm đó, căn bản không biết có người tiến đến.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng khẽ giật mình nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, trong lần huyễn cảnh thứ nhất hắn bị tên kiếm tu này đánh lén, mệnh cách bị hắn ta cướp đi một phần.

Hiện tại hệ thống muốn bù đắp mệnh cách cho hắn, trực tiếp tìm đến đối phương...

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, động tác trên tay lại không chậm chút này, lúc này đưa tay, một phát bắt được phi kiếm đối phương ôm trong lòng, sau đó giằng mạnh lại.

Kiếm tu áo lam vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng hai tay hắn ta ôm thật chặt phi kiếm, hệ thống không rút ra được chút nào, thế là ngay sau đó...

Xoạt!

Hệ thống rút ra Cửu Phách Đao, trực tiếp chém tới!

Phốc!

Hai tay kiếm tu ôm phi kiếm lập tức bị đánh ra một đạo vết thương sâu đủ thấy xương.

Kiếm tu áo lam bị đau lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt như điện nhìn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng một phát rút ra phi kiếm, sau đó như người không việc gì, thu hồi Cửu Phách Đao, vác phi kiếm trên lưng.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy giữa mình và thanh phi kiếm này lập tức sinh ra một loại liên hệ liền thành một khối, đôi bên vô cùng phù hợp như một người.

Phi kiếm của đối phương tưởng hắn là chủ nhân!

Trong chớp mắt xuất hiện loại cảm giác, Bùi Lăng đồng thời cảm thấy giữa mình và kiếm tu trước mắt sinh ra một loại kết nối khó mà miêu tả.

Dường như có vô số sợi tơ huyết sắc mảnh khảnh xuyên qua hư không, nối liền hai người với nhau!

Phi kiếm bản mệnh nhận giặc làm cha... Tranh đạo bắt đầu!

Lúc này, kiếm tu nhìn qua Bùi Lăng phi kiếm sau lưng, lập tức giận dữ, lúc này hai ngón tay điểm một cái phát ra một đạo kiếm khí trong trẻo lạnh thấu xương.

Xoạt!

Kiếm khí như sương như nguyệt, rét lạnh, sắc bén mau lẹ, những nơi đi qua hư không bị nứt nẻ, chỉ thẳng vào Bùi Lăng.

Nhưng ngay lúc kiếm khí sắp trảm vào Bùi Lăng, Bùi Lăng đột nhiên há miệng như phun ra một văn tự, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng nói gì.

Ngay sau đó, một loại trật tự quỷ quyệt nào đó lập tức bao phủ gian phòng này!

Rõ ràng kiếm khí của kiếm tu đã chống đỡ mi tâm Bùi Lăng, ngay chớp mắt lại cứng rắn dừng lại, sau đó bắt đầu rút lui một tia không kém dọc theo quỹ tích lúc đến.

Kiếm khí lui về giữa hai ngón tay kiếm tu, kiếm tu thu hồi hai ngón tay lại nằm thẳng xuống.

Bùi Lăng thì duỗi ra hai ngón tay, điểm về phía kiếm tu.

Một đạo kiếm khí trong trẻo lạnh thấu xương đột nhiên phát ra như sương như nguyệt, rét lạnh, giống như đúc kiếm khí do kiếm tu đánh ra, uy năng, kiếm ý, khí tức... Không sai chút nào!

Xoạt!

Kiếm tu nằm ở trên giường không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí bắn về phía mình, không có bất kỳ phòng ngự gì, giống như đúc Bùi Lăng đứng yên không động đậy vừa rồi!

Ngay chớp mắt kiếm khí bắn tới mi tâm kiếm tu, trong gian phòng có một loại trật tự quỷ quyệt nào đó lập tức biến mất.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc kiếm tu nghiêng đầu, nhưng khoảng cách quá gần, tốc độ kiếm khí vô cùng nhanh, lại đã không kịp...

Phốc!

Nửa bên đầu kiếm tu Áo lam bị kiếm khí lập tức xuyên thủng.

Khí tức của hắn ta lập tức suy bại, chỉ là sinh mệnh lực của tu sĩ Hợp Đạo cực kỳ ương ngạnh, chỉ còn nửa cái đầu lại vẫn không gặp nguy hiểm đến tính mệnh.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, tốc độ hấp thu mệnh cách đối phương trong sợi tơ đột nhiên tăng tốc!

Trong lòng hắn rung động, chắc hệ thống vừa dùng pháp tắc nghịch chuyển!

Thương thế trên người hắn cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Hiện tại tu vi của hắn chỉ có Phản Hư hậu kỳ, chưa Hợp Đạo nhưng hiệu quả khi hệ thống sử dụng môn pháp tắc này lại không thua vị hoàng thượng trong cánh cửa thứ hai kia, thậm chí càng mạnh hơn!

Lúc này, kiếm tu áo lam lập tức đứng dậy từ trên giường, không để ý thương thế, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Chỉ một thoáng, trong cả căn phòng hiện ra kiếm khí lít nha lít nhít, từng đạo kiếm khí như bây cá tới lui, vô cùng linh động lơ lửng giữa không trung, lấm ta lấm tấm lưỡi đao rét lạnh đồng loạt nhắm thẳng vào Bùi Lăng.

Giọng kiếm tu lạnh lẽo, kiên cường quát: "Trảm!"

Tất cả kiếm khí lập tức trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, cảm xúc không bị khống chế chập trùng rung động, từ nơi tối tăm truyền đến từng đợt dự cảm, dường như ngay sau đó mình sẽ bị ngàn đao bầm thây...

Chương 1872: Càn khôn ở đáy nước

Nhưng ngay lúc này, hắn bị hệ thống điều khiển lại há miệng, không phát ra bất kỳ giọng nói gì như phun ra một chữ mơ hồ âm u lạnh lẽo.

Giống với vừa rồi, một loại trật tự quỷ quyệt bao phủ không gian này.

Tất cả mọi thứ trong phòng cũng bắt đầu rút lui.

Tất cả kiếm khí trốn vào hư không lại xuất hiện, cứ như bầy cá bơi trong biển, chỉ chợt lóe lại tiếp tục tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa...

Cách đó không xa, kiếm tu áo lam thu hồi động tác đánh ra pháp quyết, sau đó lại nằm ngang trên giường.

Bùi Lăng đưa tay đánh ra một cái pháp quyết giống như đúc kiếm tu vừa rồi, trong cả căn phòng lại hiện ra kiếm khí như bầy cá dày đặc tới lui, nhưng lần này tất cả kiếm khí sắc nhọn như rừng đều chỉ vào kiếm tu áo lam.

Tất cả kiếm khí im hơi lặng tiếng trốn vào hư không.

Kiếm tu cũng giống Bùi Lăng vừa rồi, toàn bộ quá trình không làm ra bất kỳ phòng ngự gì.

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Ngay sau đó, trên người kiếm tu đột ngột xuất hiện lít nha lít nhít lỗ máu, kiếm ý tung hoành tuỳ tiện tràn ngập trong miệng vết thương, ngăn cản nhục thân tự lành, máu tươi ào ạt chảy xuôi, trong khoảnh khắc thẩm thấu vào áo bào màu lam, lại thấm ướt đệm chân dưới người hắn.

Trật tự quỷ quyệt lặng yên biến mất.

Cho dù sinh mệnh tu sĩ Hợp Đạo có cường đại đến đâu, nhưng liên tục hai lần không chút để phòng nào chịu một kích toàn lực của hắn, trong nháy mắt kiếm tu áo lam đã rơi vào hoàn cảnh trọng thương sắp chết.

Kiếm tu không còn động tác, khí tức của hắn ta vốn suy yếu dữ dội, lập tức trở nên càng thêm yếu ớt như ngọn nến trước gió, dường như sẽ hoàn toàn dập tắt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, mệnh cách kiếm tu trên sợi tơ như hồng thủy mở cống, sôi trào mãnh liệt tràn vào trong cơ thể mình.

Thương thế trên người hắn cũng lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục, khí tức càng ngày càng mạnh.

Tương ứng là khí tức kiếm tu càng ngày càng suy yếu.

Chẳng mấy chốc, thương thế của Bùi Lăng hoàn toàn khôi phục, tinh thần vô cùng khoan khoái, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong.

Bóng dáng kiếm tu áo lam trở nên hư ảo trong suốt, cuối cùng vỡ nát như bọt biển, ầm vang tiêu tán.

Phi kiếm bản mệnh của hắn ta còn ở trên lưng Bùi Lăng, lại không có chút dấu hiệu mất đi linh tính nào, thanh phi kiếm này đã thành đồ của Bùi Lăng!

Trong lòng Bùi Lăng cực kỳ ngạc nhiên, hai chiêu đã giải quyết xong một vị Hợp Đạo!

Pháp tắc mà vị hoàng thượng trong cánh cửa thứ hai nắm giữ lại kinh khủng như vậy!

Hiện tại tu vi của hắn không đến Hợp Đạo, vẫn không thể phát huy ra uy năng chân chính của pháp tắc này, nhưng hệ thống lại không giống, hệ thống có thể phát huy hoàn mỹ uy năng của tất cả thuật pháp, bao gồm cả pháp tắc!

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu mệnh cách, cần lập tức bổ Sung...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tranh đạo cho ngài..."

Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức biết hệ thống muốn đi tìm vị nữ tu Thiên Sinh giáo kia.

Mệnh cách của hắn chỉ bị đoạt đi một bộ phận trong lần huyễn cảnh thứ nhất và lần huyễn cảnh thứ hai, người ra tay trong lần huyễn cảnh thứ nhất là vị kiếm tu áo lam vừa rồi; lần huyễn cảnh thứ hai là một nữ tu Thiên Sinh giáo.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại bước nhanh về bên giường, nằm xuống trên đệm chăn.

Một loại cảm giác yên bình, bình tĩnh, tưới nhuần như nước nóng vô hình đang ngâm cả người hắn, toàn thân đều là cảm giác ấm áp, dường như mỗi một lỗ chân lông đều hoàn toàn mở ra, tham lam hấp thu loại uấn dưỡng nhu hòa, ôn nhuận này.

Tiếng "Định" kia không tiếp tục xuất hiện nữa, cũng không có tu sĩ Hợp Đạo khác tiến vào gian phòng này.

Đắm chìm trong cảm giác yên bình thoải mái này, cũng không biết qua bao lâu, Bùi Lăng cảm thấy dưới thân giường như hóa thành một bến nước.

Hắn lập tức rơi vào trong đó.

Không biết bến nước sâu bao nhiêu, Bùi Lăng không ngừng hạ xuống.

Ngay trong quá trình này, hắn thấy từng tu sĩ Hợp Đạo kỳ lơ lửng ở trong nước.

Những tu sĩ này hoặc là tay áo bồng bềnh, đạo vận tự nhiên; hoặc là giáp trụ đầy đủ, khí tức kiên cường; hoặc là hoàng bào kim quan, ung dung uy nghiêm; hoặc là tiên tư dật mạo, váy lụa màu bay lên; hoặc là kiếm ý lạnh thấu xương, áo vải giày đen; hoặc là áo bào xám treo tháp, tiều tụy chất phác; hoặc là áo bào trắng kim quan, phong lưu tuỳ tiện; hoặc là tiêu dao tự tại, hững hờ; hoặc là hoa phục bội ngọc, bảo quang đầy người...

Tất cả tu sĩ đều hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt và da thịt lộ ra của bọn họ đều hiện ra màu sắc xanh biếc đầy chết chóc, phía trên lông mày và lông mi rất nhiều người đã ngưng kết sương tuyết thật dày như bụi bặm, che đậy gần hết khuôn mặt nguyên bản của hắn ta.

Các tu sĩ cao thấp, gần xa lơ lửng dưới mặt nước, áo bào váy sam cùng trang sức bị dòng nước cọ rửa, chầm chậm phiêu đãng như cây rong tươi tốt, sum suê bồng bột, gần như tràn ngập toàn bộ vùng nước này.

Đỉnh đầu mỗi một tu sĩ đều có một khí tức tối nghĩa, sợi tơ cổ xưa màu đen tự nhiên như không có gì, chậm rãi tới lui lắc lư trong dòng nước, hội tụ vào chỗ sâu nhất của bến nước.

Chương 1873: Ta là ai?

Sâu trong bóng tối rất tối tăm, thị lực lấy tu sĩ chỉ có thể thấy một hình bóng lay động như là một con mắt đen nhánh to lớn.

Sâu trong con ngươi hắn hiện ra u quang nhàn nhạt.

Tối nghĩa, âm u lạnh lẽo, yên lặng.

Chỉ riêng việc nơi đó không quá sáng ngời, cũng chưa từng tiêu tán ra khí tức đặc biệt gì, lại cho người ta một loại áp lực vô tận, đè nén cảm giác lực lượng sinh cơ bừng bừng hùng hậu.

Vô số sợi tơ như rễ phụ của cây dong, lít nha lít nhít kéo dài ra từ bên trong, giăng khắp nơi chầm chậm nở rộ, kết nối từng tu sĩ Hợp Đạo với nhau.

Dường như đây là hạt giống!

Nhìn thấy tình cảnh này, trong đầu Bùi Lăng lập tức dâng lên một vòng hiểu rõ: Đây là [tạo hóa chi chủng] !

Một trong ba hạt giống Quỷ Tang!

Lúc trước tất cả tu sĩ Hợp Đạo ở nơi này muốn tranh đoạt cơ duyên độ kiếp!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức chú ý tới trên đỉnh đầu mình cũng có một sợi tơ đen nhánh tối nghĩa, nhu hòa phiêu đãng trong nước, vẫn hướng xuống kết nối với [tạo hóa chi chủng .

1Nhưng khác với tu sĩ khác, sợi tơ ở đỉnh đầu hắn màu đen, lúc nhìn kỹ sẽ xuất hiện ý đứt quãng, dường như sợi tơ hơi do dự, không biết có nên tiếp tục kết nối hắn hay không.

Lúc này, con mắt chỗ sâu trong bến nước phía dưới hơi chớp một hồi.

Bùi Lăng hoảng hốt, lúc nhìn lại đã thấy mình lại xuất hiện ở trong đại đường, chỉ có điều trước mặt khác với bốn lần trước, lần này chỗ hắn xuất hiện cũng không phải cái bàn đã ngồi trước đó, mà là trong ngóc ngách đã bị bóng tối nuốt hết.

Mấy Hợp Đạo ngồi cùng bàn, khí tức bành trướng quanh người, dường như là tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, Tố Chân Thiên, Yến Tê thành và Cửu Nghi sơn. Bàn bên cạnh muôn hình muôn vẻ, có Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi Tháp, Thiên Sinh giáo, Trọng Minh tông... Những người này không hề để ý đến hắn, ánh mắt tất cả tu sĩ, bao gồm hắn vừa xuất hiện đều nhìn một nơi duy nhất chưa bị bóng tối nuốt hết trong đại đường.

Trong lờ mờ còn sót lại chút ánh sáng, bốn người ngồi bên cạnh chiếc bàn kia theo thứ tự là Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến, Hoàn Uẩn Chân... Còn có một vị, áo đen giày đen, vác trường đao, đúng là hắn!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, nơi này... Cũng là huyễn cảnh!

Lần đầu tiên, hắn một thân một mình chạy ra từ bên trong đại đường, tìm kiếm phòng trống ở lại, sau đó nghe được tiếng gõ cửa, bị kiếm tu áo lam tập kích...

Kia là huyễn cảnh mà hắn gặp phải!

Lần thứ hai, trong lúc nguy cấp hắn được Tô Tích Nhu kéo về đại đường, sau đó được đối phương trợ giúp trốn vào hành lang phía sau dịch trạm... Kia là huyễn cảnh của Tô Tích Nhu!

Tô Tích Nhu cũng không phải phá giải huyễn cảnh cho hắn, mà là lôi hắn ra từ trong huyễn cảnh của mình, dẫn tới bên trong huyễn cảnh của đối phương!

Đương nhiên, trong mắt Tô Tích Nhu đó là hiện thực.

Sau đó là lần thứ ba, hắn bị Mạnh Hồng Huyến kéo về đại đường, lại một lần nữa bắt đầu mạo hiểm chạy trốn giữ mạng...

Kia là huyễn cảnh của Mạnh Hồng Huyến!

Lần thứ tư, hắn lại bị Hoàn Uẩn Chân kéo vào huyễn cảnh của Hoàn Uẩn Chân...

Chỉ có điều, lần thứ tư hắn dùng hệ thống uỷ thác nhưng không tiếp tục tiến vào căn phòng trống không, mà vụng trộm đi qua cướp đoạt mệnh cách của vị kiếm tu trong huyễn cảnh thứ nhất.

Lúc này, hắn hoàn toàn thay thế kiếm tu áo lam, ngay cả phi kiếm của đối phương cũng nhận hắn làm chủ, bị hệ thống điều khiển lại lấy thân phận kiếm tu áo lam quay về đại đường.

Huyễn cảnh một cái tiếp một cái...

Điều này hoàn toàn khác với tám gian dịch trạm trước đó!

Là vì [tạo hóa chi chủng] ?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức thấy bóng tối trong đại đường tiến thêm một bước ăn mòn, như màn sân khấu nặng nề lại kéo lên một đoạn.

Không giống với trải nghiệm của Bùi Lăng trước đó, bóng tối đột nhiên nhảy lên, lập tức bao phủ Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến, Hoàn Uẩn Chân cùng một Bùi Lăng khác, thân hình khuôn mặt bốn người hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, chỉ có cánh tay để lên bàn còn có thể nhìn rõ ràng dưới tia sáng ảm đạm.

Lúc này, người áo đen sau quầy rót xong hồn tửu, bưng chén sành thô đi từng bước về phía bốn người.

Trong đại đường, tất cả ánh mắt tu sĩ chín môn phái lớn đều không chớp lấy một cái nhìn qua bốn người, ánh mắt sáng ngời tràn ngập sự tham lam, khát vọng, bức thiết không gì sánh kịp...

"Bộp, bộp, bộp..."

Lúc này toàn bộ dịch trạm vắng lặng im ắng, chỉ có tiếng bước chân người áo đen rõ ràng bước qua gạch xanh...

Một loại áp lực khó mà miêu tả như dây cung kéo căng tới cực điểm.

Ngay lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đột nhiên đứng lên, nghênh ngang đi đến bên trong quầy hàng.

Quây hàng của toà dịch trạm này gần như giống hệt với tám tòa trước đó, ngăn tủ cao ngang ngực, bên cạnh có một cái cửa nhỏ thuận tiện cho việc ra vào, một ngăn tủ dựa vào tường, bên trên đặt đầy đủ loại chai lọ.

Trong ngăn tủ là đủ loại ngăn kéo, cửa tủ... Õ gần trong góc còn trưng bày một vạc nước cao đến eo.

Trên cái móc huyền thiết bên cạnh vạc nước treo một cái thìa chế tạo từ trúc, trên ngăn tủ cách đó không xa còn đặt một chồng chén sành thô.

Chương 1874: Ta là ai? (2)

Trong vạc nước đựng đây chất lỏng như rỉ sắt, màu sắc đục không chịu nổi, cứ như một vạc nước đọng, vì thời gian quá lâu đã hiện ra màu sắc kỳ lạ.

Dường như chất lỏng cực kỳ nặng nề, đen sì không có chút gợn sóng nào, trên đó như lơ lửng một tầng sương mù mỏng manh như cánh ve ngăn trở ánh mắt, không nhìn rõ tình hình phía dưới.

Chỉ có điều, sau khi xích lại gần đã ngửi được loại chất lỏng này tản ra một mùi thơm thấm vào phế phủ, tinh thần an hồn, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo.

Đây là hồn tửu!

Bùi Lăng nhanh chân đi đến bên cạnh vạc nước, sau khi đứng vững lại hơi khom lưng, trực tiếp vùi vào trong một vạc hồn tửu này ngay trước mặt tất cả tu sĩ và người áo đen, bắt đầu uống từng ngụm.

"Ừng ực... Ừng ực..."

Theo động tác của hắn, rượu như rỉ sắt nổi lên từng tầng gợn sóng, mùi thơm ngát đặc biệt của hồn tửu nhanh chóng tản ra, rượu vào cổ họng như một thanh đao nhọn xuyên thẳng xuống, rét lạnh như sợi dây, một đường cắt xuống từ cần cổ.

Chỉ có điều, Bùi Lăng lại không hề cảm thấy đau khổ, mà là đầu óc tỉnh táo, tinh thần nhanh nhẹn, theo việc nuốt một ngụm lại một ngụm hồn tửu xuống, hồn phách của hắn cũng trở nên càng thêm ngưng thực, vững chắc.

Thậm chí từ nơi tối tăm, hắn cảm thấy mệnh cách của mình cũng càng thêm cô đọng, kiên cố. Ngoại trừ cái đó ra, dường như hắn còn chiếm được lợi ích to lớn gì đó...

Trong lòng Bùi Lăng cực kỳ bất ngờ, hồn tửu này thật sự thần điệu!

Hắn còn tưởng hệ thống sẽ giúp hắn tiếp tục tranh đoạt mệnh cách với vị nữ tu Thiên Sinh giáo kia, không ngờ lại trực tiếp tới uống trộm hồn tửu của người áo đen!

Chỉ có điều, vậy có thể...

Suy nghĩ chưa hết, sau lưng Bùi Lăng đột nhiên truyền đến một luồng lực lượng tràn trề.

Oanh! !!

Bùi Lăng lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào trên tường, cho dù như thế, hai tay của hắn vẫn còn nắm chặt mép vạc rượu không buông.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, quyền khống chế thân thể khôi phục, Bùi Lăng choáng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như dời sông lấp biển, lại tổn thương không nhe.

Nhưng chẳng mấy chốc trong cơ thể hắn như có hỏa diễm bùng lên, cảm giác nóng rực đột nhiên lan tràn, tan ra toàn thân, lại là hồn tửu vừa vào bụng bắt đã có hiệu lực, cùng lúc làm thần hồn mệnh cách của hắn vững chắc, cũng đang nhanh chóng trị liệu thương thế cho hắn.

"Phanh phanh phanh phanh phanh..."

Cùng lúc đó, bên trong đại đường đột nhiên xảy ra hỗn chiến, vô số thuật pháp cắt nát bóng tối, lúc tiếng động khổng lồ liên miên không dứt, ánh sáng lấp lánh như pháo hoa thịnh điển đột nhiên dấy lên.

Bùi Lăng dùng toàn bộ tinh thần để phòng, nhưng không thấy có bất kỳ công kích gì đánh về phía mình.

Trong lòng hắn ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía đại đường, đã thấy bóng tối như màn sân khấu khép lại, nhanh chóng thôn phệ một điểm sáng cuối cùng.

Tất cả tu sĩ chín môn phái lớn đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả thuật pháp cũng tan theo mây khói.

Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân đang bị vây công cũng chui vào bóng tối theo.

Trong đại đường vốn đang đông đúc lập tức hóa thành một khoảng bóng tối mênh mông, chỉ có một Bùi Lăng khác còn ngồi ngay ngắn cạnh bàn, trên tay cầm một cái chén sành thô, duy trì động tác vừa uống xong hồn tửu.

Bùi Lăng đứng lên, cảm giác nóng rực còn đang tiếp tục, trên cơ bản thương thế quanh người hắn đã khôi phục.

Một Bùi Lăng khác đột nhiên đặt chén rượu xuống, sau đó cũng đứng lên, cứng ngắc xoay người lại.

Trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, xoay mặt từng chút một, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, trừng trừng nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhìn bóng dáng giống mình như đúc này, đã chuẩn bị sẵn ra tay bất cứ lúc nào.

Lúc này, Bùi Lăng kia đột nhiên phát ra giọng nói âm u lạnh lão, hùng vĩ hỏi: "Ngươi là ai?"

Trong giọng nói của hắn tràn ngập lực lượng quỷ quyệt, tĩnh mịch, ảm đạm, tuyệt vọng.

Dường như là rắn rết trong đêm tối, xảo trá dinh dính.

Bùi Lăng hơi hoảng hốt, tư duy lập tức không bị khống chế bắt đầu cân nhắc vấn đề này...

Hắn là Bùi...

Chờ chút!

Hắn là ai?

Một đoạn ký ức như đã từng quen biết, lập tức xuất hiện trong đầu Bùi Lăng.

Đỉnh núi!

Một tòa cô phong trụi lủi, không có một ngọn cỏ lại cắm vô số phi kiếm đứng sừng sững ở giữa biển mây mênh mang, nó không cao lớn lắm nhưng vô số kiếm ý xen lẫn bốc lên, xông thẳng lên trời.

Hắn mặc áo bào kiểu dáng đơn giản, chân đi giày đen, chật vật cất bước trong cô phong.

Tính chất áo bào vốn chịu ma sát rất tốt, lúc này lại trải rộng vết kiếm, thủng trăm ngàn lỗ gần như rách rưới, kéo theo huyết nhục dưới áo cũng bị cắt chém ra từng vết thương máu me đầm đìa, trúc quan buộc tóc đã sớm rơi xuống, tóc dài rối tung, dáng vẻ chật vật, từ trên xuống dưới cả người truyền đến cảm giác đau đớn.

Mỗi khi đi một bước, đều có vết máu vẩy xuống.

Nhìn xuống phía dưới cô phong, máu tươi uốn lượn, không biết bao nhiêu.

Chương 1875: Tâm ta chỉ có kiếm

Bùi Lăng cảm thấy mình suy yếu tới cực điểm, cũng mỏi mệt tới cực điểm, ngoại trừ mệt nhọc và thương thế, vô số trường kiếm trên toà cô phong này tản ra kiếm ý hùng hậu, không giờ khắc nào không uy áp hắn, khu trục hắn, khiêu khích hắn...

Mỗi một khắc hắn đều cảm thấy mình đã đến cực hạn, cũng không thể bước ra bước kế tiếp, dường như đã dùng hết tất cả ý chí và khí lực, mới có thể đạp xuống bước kế tiếp...

Đau khổ, cô tịch, tuyệt vọng, rét lạnh... Bùi Lăng nhanh chóng rơi vào một mảnh đờ đẫn, không biết qua bao lâu một tiếng kiếm mỉnh réo rắt như tia chớp trong đêm tối, rạch ra ý thức ngơ ngác của hắn.

Hắn vô thức đưa tay bắn ra một đạo ánh sáng trong trẻo từ đằng xa, cứ như cá bơi khéo léo vòng quanh cánh tay hắn một vòng, theo một tiếng vù vù nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một phi kiếm ánh sáng trong vắt như sương như nguyệt.

Phi kiếm rét lạnh, gió lạnh thấu xương như có thể chém gió ngăn nước, phá vỡ tất cả trở ngại lại liền thành một khối với hắn, như nước sữa giao hòa, không còn sự phân biệt.

Bùi Lăng một phát bắt được chuôi kiếm, chỉ cảm thấy tất cả mọi gian nan khốn khổ, tất cả đau đớn nguy hiểm đều như tuyết đọng gặp mặt trời, lại không có chút trọng lượng nào, trong lòng chưa từng yên tâm và vui vẻ như vậy.

Ngay sau đó, tình cảnh trước mắt chuyển một cái, Bùi Lăng lại thấy mình vác trường kiếm, đạp không mà đứng, cách đó không xa là năm tên tu sĩ áo bào trắng kim quan hiện lên hình quạt ngăn cản đường đi.

Khí tức toàn thân những tu sĩ này âm tà lạnh lẽo, trang phục lộng lẫy, lúc này trong đôi mắt tràn đầy tham lam nhìn về phía trường kiếm sau lưng hắn: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất!"

"Khí tức kiếm linh này tỉnh khiết, linh tính cực cao, hôm nay đã gặp phải, nên để giáo ta sử dụng."

"Hàn Ảm Kiếm tông làm điều ngang ngược, tự chịu thấp hèn, lại lấy Nhân tộc chỉ tôn, một trong chín môn phái lớn của Bàn Nhai giới cùng chỉ là đồng sinh cộng tử với kiếm linh, nên tuyệt! Nên điệt!"

"Giết kiếm tu này, đưa kiếm linh đi!"

"Giết!"

Ánh sáng thuật pháp nở rộ, chỉ một thoáng cuốn tới.

"Coongt"

Phi kiếm ra khỏi vỏ, trong thanh minh nhanh chóng phá vỡ trùng điệp công kích.

Sau một lúc lâu, áo bào kiếm tu nhuốm máu, khí tức lộn xộn, chỉ có hai con ngươi vẫn trong vắt, làm nổi bật lẫn nhau với ánh sáng lạnh của phi kiếm.

"Cạch!"

trường kiếm về vỏ, lúc vung tay áo đã chạy tới trời cao.

Sau lưng, năm thi thể không đầu đang chậm rãi đổ rạp, kiếm ý ngưng tụ không đi, bảo thạch khảm nạm phía trên kim quan ánh sáng lấp lóe mấy lần không có kết quả, bất đắc dĩ tản đi quay về ảm đạm, sinh cơ trong thi thể hoàn toàn chôn vùi.

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ nhiều, trong chớp mắt mây khói xung quanh như nhộn nhạo một cái, hắn thấy mình khinh bào buộc nhẹ vác trường kiếm, cất bước đi phía trên đường núi đốc đứng.

Ngọn núi này trong một dãy núi, biển mây mênh mông, linh thú bay lượn, khói lam quanh quẩn, giữa rừng núi mờ mịt càng có vẻ xuất trần.

Bùi Lăng nhanh chân bước đi, một nữ tử áo mềm váy hồng nhắm mắt theo đuôi sau lưng, cũng vác trường kiếm.

Thiếu nữ mặt như cánh hoa, mặt hạnh má đào, dáng người tinh tế lại mạnh mẽ, lúc cất bước trên đường núi như nai con rong chơi trong rừng, trong nhẹ nhàng xinh đẹp không thể che giấu vẻ nhảy cẫng.

Mái tóc đen của nàng búi thành Song Loa Kế, cài một cặp hoa hải đường ghép châu, bên tai đeo hoa tai mặt quạ đỏ hơi lay động theo bước chân, dường như bảo thạch nhuộm xuống khiến hai gò má thiếu nữ hơi đỏ ửng, càng có vẻ môi hồng răng trắng, đôi mắt tươi đẹp, nàng khẽ cắn môi son giây lát như lấy hết can đảm, giọng nói trong trẻo hỏi: "Sư huynh, lần trước sư tôn dạy bộ kiếm pháp kia, ta không hiểu nhiều lắm, ngươi có thể đến động phủ của ta nói chuyện một chút không?"

Nói xong, nàng kéo góc áo Bùi Lăng thăm dò.

Bùi Lăng thấy mình không ngừng bước, bình thản nói: "Sư tôn tu vi cao thâm, sự vụ bận rộn, bớt chút thì giờ giảng bài cho bọn ta, ngươi không giữ lại lưu ảnh?"

Thiếu nữ khựng lại, chợt không đủ can đảm nói: "Ta... Ta không cẩn thận làm hỏng lưu ảnh"

"Làm hỏng?" Bùi Lăng thấy mình lập tức nhíu mày, trong giọng điệu có vẻ không vui: "Đồ quan trọng như vậy, vì sao ngươi không cẩn thận như thế?"

"Sư huynh..." Hai tay thiếu nữ túm lấy góc áo của hắn, thân thể mềm mại nhẹ xoay muốn làm nũng.

Nhưng ngay sau đó nàng bị hất ra, Bùi Lăng lạnh lùng nói: "Làm hỏng lưu ảnh còn không có ý ăn năn, không nghiêm túc như vậy, thật sự làm nhục sư môn!"

"Đi ra sau núi hối lỗi một tháng"

"Đợi lần sau sư tôn xuất quan, tiến đến báo cáo, chờ xử lý!"

Sắc mặt thiếu nữ cứng đờ, trong mắt lấp lánh ánh nước: "Sư huynh ngươi..."

"Làm sao? Không phục?" Bùi Lăng lạnh giọng quát: "Hàn Ảm Kiếm tông ta là thánh địa của kiếm tu trong thiên hạ, ngươi có thể tiến vào trong tông tu hành, bái nhập môn hạ sư tôn là việc vô số kiếm tu tha thiết ước mơ, cầu còn không được!"

"Chẳng những ngươi không cẩn thận tu luyện, khắc khổ nghiên cứu kiếm đạo, ngược lại còn làm hỏng cả lưu ảnh khi sư tôn giảng bài, hành động thờ ơ lại chơi bởi lêu lổng như thế, sao xứng với phi kiếm trong tay ngươi, sao xứng với kiếm tâm của ngươi?"

"Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này xử trí nhẹ"

Chương 1876: Tiên lộ khó đi

"Lại có lần sau nữa, ta sẽ tự mình ném ngươi đến Kiếm Sát cốc!"

Nói đến chỗ này, thấy thiếu nữ ngây người bất động, ngạc nhiên nhìn mình, nước mắt thấm ướt hai gò má, Bùi Lăng càng thêm lạnh lùng, nói: "Trong vòng mười tức không đến sau núi, tội thêm một bậc!"

"Lưu ảnh không hỏng" Thiếu nữ nghe vậy, nước mắt càng tuôn rơi nhanh hơn, nức nở nói: "Ta... Ta chỉ... Chỉ muốn ở cạnh sư huynh lâu một chút..."

Bùi Lăng nghe vậy lại không hề dao động, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm thiếu nữ, nói từng chữ: "Nếu lần sau còn dùng việc không có chút ý nghĩa nào làm phiền ta, đừng trách ta trực tiếp ném ngươi vào Kiếm Sát cốc!"

Thiếu nữ khẽ mím môi, nói: "Sư huynh, ngươi..."

Lồng ngực nàng nhấp nhô, hai gò má đỏ bừng lập tức trắng bệch như tờ giấy, lại lại không nói nhiều nữa mà xoay người nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ đi xa, nhanh chóng biến mất trong mây mù vùng núi, Bùi Lăng khẽ gật đầu, lẩm bẩm: "Cuối cùng đã yên tính...

Chẳng mấy chốc, hắn đi tới một sườn núi không có chút vết chân nào, bắt đầu luyện kiếm.

Kiếm quang hắt qua như tuyết, trong lúc bay lả tả, Bùi Lăng lại thấy áo lam của mình khi thì phần phật, vác trường kiếm phi độn phía trên khu rừng mênh mông tìm kiếm ma tu, đuổi tận giết tuyệt nó; khi thì lao vùn vụt trong đêm tối, nghịch chuyển thiên tai, xoay chuyển tình thế, cứu viện vô số sinh linh phàm tục; khi thì liễm áo tĩnh tọa trong mật thất, lĩnh hội kiếm pháp; khi thì ngồi trên đài cao, chậm rãi nói chuyện với rất nhiều đồng đạo, giao lưu tâm đắc tu hành; khi thì vẻ mặt tuấn lệ, tận tâm chỉ bảo mấy tử đệ trẻ tuổi, dốc túi truyền thụ...

Có một ngày, hắn đứng lên từ trong mật thất, mở trận pháp ở cửa, cơn gió mạnh thổi qua các ngọn núi ở Kiếm tông, mang theo sự ẩm ướt của biển mây, mang theo cảm giác lạnh thấu xương đặc biệt của Kiếm tông, trùng điệp cuốn lên một góc tay áo màu chàm.

Bên ngoài mật thất, mấy nam nữ trẻ tuổi chiều cao không đồng nhất quỳ một chân trên đất, dáng vẻ cung kính đồng thanh nói:

"Cung nghênh sư tôn xuất quan!"

Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, khẽ gật đầu, khí tức quanh người nội liễm, lực lượng trong cơ thể mênh mông tuỳ tiện như đại dương, hái trăng bắt sao, dường như rời núi lấp biển chỉ trong một ý nghĩ, lại đã đi vào Hợp Đạo kỳ.

Hắn thản nhiên hỏi han tình huống tu hành của đám người vài câu, chọn nam tu nhiều tuổi nhất trong đó, lập làm người chấp chưởng một mạch của mình: "Vi sư tâm huyết dâng trào, đã biết chỗ có cơ duyên độ kiếp"

"Chỉ là chuyến này có cơ duyên lớn, cũng có hung hiểm lớn"

"Hôm nay sắp xếp hậu sự trước, nếu ta một đi không trở lại, sau đó các ngươi phải tự cường tự lập, cẩn thận tu hành, đừng làm mất danh tiếng của Vi Đoan Cư ta!"

Đám đệ tử giật mình, còn định thuyết phục, Bùi Lăng đã vung ống tay áo một cái, thân hóa kiếm quang, đột nhiên tung tích mịt mờ, đã tới ngàn dặm bên ngoài.

Trong đại đường ở dịch trạm tối tăm, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần.

Nhớ lại!

Vi Đoan Cư, hắn là Hàn Ảm Kiếm tông Vi Đoan Cư!

Nước biển màu mực nặng nề như sắt.

Bầu trời buông xuống, dường như đưa tay là có thể chạm đến.

Giữa biển trời có một hòn đảo lẻ loi trơ trọi yên tĩnh đứng sừng sững, ở trên đảo có tường vi đỏ hai màu trắng tuỳ tiện nở rộ, hừng hực khí thế.

Chính giữa là một cây dâu vô cùng to lớn cao vút trong mây.

Cành lá nó giãn ra, che đậy cả hòn đảo nhỏ, trong cơn gió lạnh thấu xương có thể nghe thấy cành lá lượn quanh.

Sương mù thuần trắng cuồn cuộn như nước thủy triều, vô cùng tráng kiện, dưới gốc cây cổ xưa có một cự nhân cao lớn như núi nhanh chân đi đến.

Cự nhân eo buộc cỏ nỉ, lồng ngực cởi trần, trên khuôn mặt hình dáng kiên cường như nham thạch bôi trét phù văn đủ mọi màu sắc, đồ án ở mi tâm là phức tạp cổ xưa nhất, tản ra từng trận dao động kỳ di...

Hắn ta vừa đi đến gần cây dâu cổ xưa, thân cây đã mở ra lít nha lít nhít con mắt.

Cự nhân lớn tiếng hỏi: "Người thừa kế của Chú vẫn chưa đi ra?"

Từ lần trước Quỷ Tang nói cho hắn ta biết về tình huống của người thừa kế "Chú", cách một đoạn thời gian hắn ta sẽ tới một lần, hỏi thăm tình huống cụ thể của người thừa kế kia từ Quỷ Tang.

Rất nhiều đôi mắt của Quỷ Tang không chớp một cái nhìn cự nhân trước mặt, tiếng nói già nua trả lời: "Hắn còn ở trong cánh cửa thứ ba."

Cự nhân hơi trầm ngâm, chợt nói: "Ta biết."

"Nếu người thừa kế Chú đi ra, lập tức nói cho ta."

Quỷ Tang lập tức im lặng, sau một lát mới âm trầm nói: "... Có lẽ hắn không ra được"

Vẻ mặt cự nhân lập tức nghiêm nghị, khí thế quanh người đột nhiên bộc phát như từ một dị tộc tráng kiện, hóa thành hung thú viễn cổ hồng hoang, khí tức đã man, cuồng bạo như thủy triều vô hình sôi trào mãnh liệt.

Một hồi lâu sau, cự nhân vẫn lớn tiếng hỏi: "Vì sao?"

Quỷ Tang chậm rãi nói: "Một viên hạt giống của ta thức tỉnh"

Cự nhân trầm giọng hỏi: "Hiện tại người thừa kế của Chú có tu vi gì rồi?"

"Phản Hư hậu kỳ." Quỷ Tang bình thản trả lời.

Cự nhân lập tức không nói thêm gì nữa, Phản Hư hậu kỳ...

Chương 1877: Tiên lộ khó đi (2)

Lấy truyền thừa của "Chú", lấy thủ đoạn mà đối phương có thể đạp vào U Tố mộ, lại thông qua trước hai cánh cửa, chỉ cần vị người thừa kế kia đi vào Hợp Đạo sẽ có phần thắng, nhưng Phản Hư hậu kỳ... Tu vi quá thấp!

Lúc này, Quỷ Tang như hơi trầm ngâm, lại nói tiếp: "Người thừa kế này, ngoại trừ tu vi quá thấp, gặp phải tình huống cũng rất đặc biệt...

"Lúc trước, Chú bố trí truyền thừa, hạt giống là bị phong cấm hoàn toàn."

"Lúc đó, chỉ cần người thừa kế tiến vào cánh cửa thứ ba, đi qua chín gian dịch trạm, có thể dễ dàng lấy được hạt giống:

"Sở dĩ hạt giống này ở trong cánh cửa thứ ba, vốn là cơ duyên mà Chú chuẩn bị cho người thừa kế độ kiếp..."

"Hiện tại nó lại thức tỉnh..."

Nghe đến đó, cự nhân trầm thấp hỏi: "Bố trí của Chú đã có thay đổi, ngươi có thể ra tay cứu hắn ra không?"

Quỷ Tang rất thẳng thừng nói: "Không được."

"Vị người thừa kế này không phải Chú Quỷ, mà là một người sống!"

"Người sống tiến vào U Tố mộ, sẽ bị nơi đây chán ghét mà vứt bỏ và nguyền rủa"

"Nếu không phải hắn rất được coi trọng ở tông môn, có pháp bảo trấn tông trấn áp mệnh số khí vận cho hắn, từ lúc hắn tiến vào U Tố mộ đã vận rủi liên tục, vạn chú gia thân."

"Huống chi, chuyến này hắn cũng không có ý chuyển hóa làm người chết, lại lấy thân phận người sống giành truyền thừa vốn nên thuộc về quỷ vật, ngươi phải biết, điều này có nghĩa hắn sẽ cướp đoạt một bộ phận khí vận của U Tố mộ"

"Nể mặt Chú, chúng ta tạm thời dễ dàng tha thứ cho hắn ở lại."

"Nhưng không thể cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào."

"Lấy thân phận người sống, lại muốn có được phần cơ duyên này, hắn nhất định phải dựa vào bản thân"

"Dù tình huống trong cánh cửa thứ ba diễn hóa như thế nào, biến cố như thế nào... Chỉ cần cơ duyên vẫn còn, còn có thể chờ đợi kẻ đến sau."

"Ta sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, sẽ không nhúng tay vào bất kỳ việc gì"

"Huống hồ, biến hóa như thế, có lẽ là một vòng trong bố trí của Chú..."

Nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút, Quỷ Tang mở miệng, chậm rãi nói: "Sóng lớn đãi cát, tu sĩ có thể đi đến một bước cuối cùng, ai không phải kinh tài tuyệt diễm cả quãng đường, khiến vô số người cầu đạo nhìn mà than thở, đạo tâm ngăn trở?"

"Nhưng từ xưa đến nay, có bao nhiêu người phi thăng?"

"Tiên lộ đâu có dễ đi như vậy?"

Cự nhân trầm mặc không nói.

Quỷ Tang cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Đôi bên yên lặng một lúc lâu, Quỷ Tang mới nói: "Ngày giờ của ngươi không còn nhiều, tiếp tục chờ nữa, chưa chắc có thể có kết quả ngươi muốn."

"Trở về đi."

"Làm chuyện mà ngươi cần làm."

Vẻ mặt cự nhân kiên nghị, chỉ lắc đầu: "Hiện tại việc ta cần phải làm, chỉ có một việc."

"Ta sẽ tiếp tục chờ!"

Nói xong, hắn ta không còn lưu lại, quay người rời đi.

Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng đi xa.

Cơn gió lạnh thổi qua, con mắt lít nha lít nhít trên thân cây khép lại toàn bộ.

Xung quanh bình tĩnh lại, như sự tĩnh mịch trong mộ địa, chỉ có tường vi hai màu đỏ trắng nở rộ giữa cành lá đen nhánh, tuỳ tiện rực rỡ như máu, trắng hơn tuyết.

U Tố mộ.

Tạo hóa chi địa.

Trong cánh cửa thứ ba.

Dịch trạm.

Đại dường như màn sân khấu bị kéo lên hoàn toàn, rơi vào một mảnh bóng tối gần như hư vô.

Thứ duy nhất tồn tại trong bóng tối là hai bóng người đang đứng cách nhau một khoảng.

Trong đó một bóng người huyền bào giày đen, vác một thanh trường đao hoa mỹ máu tanh, khí chất lạnh lùng như có vô tận Huyết Sát quanh quẩn ở bên, nhìn lại hung bạo tàn ngược, nhưng khí tức và vẻ mặt của hắn ta lại mơ hồ lộ ra vẻ quỷ quyệt.

Người giằng co với hắn đứng ở trong góc, là một bóng người áo lam đeo kiếm, mặt mày lăng lệ, hai con ngươi trong vắt như điện, sắc mặt hắn biến ảo chập chờn như đang cực lực giãy giụa.

Lúc này, Bùi Lăng đã không còn vận chuyển [Thực Nhật bí lục], nhưng vẻ ngoài kiếm tu lại không thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cho rằng hắn là Hàn Ảm Kiếm tông Vi Đoan Cư!

Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy không đúng là mệnh cách trong cơ thể đang dùng một tốc độ rất khoa trương, không ngừng xói mòn!

Hắn có vẻ ngoài của Vi Đoan Cư... Có ký ức của Vi Đoan Cư... Có phi kiếm bản mệnh của Vi Đoan Cư...

Hắn là Vi Đoan Cư!

Nhưng hiện tại mệnh cách của mình đang xảy ra chuyện gì?

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc hắn sẽ chết!

Rốt cuộc... Là chỗ nào có vấn đề?

Đột nhiên, Bùi Lăng huyền bào giày đen giọng âm u lạnh lẽo, hùng vĩ hỏi lần nữa: "Ngươi là ai?"

Bùi Lăng không chịu khống chế trả lời: "Ta là Vi..."

Vừa nói ra khỏi miệng, sự lo lắng trong lòng hắn đột nhiên tăng lên!

Dường như chỉ cần nói ra cái tên "Vi Đoan Cư" này, hắn sẽ mất đi tu vi, ký ức, tính mệnh... Tất cả những thứ mình từng có!

Khoảnh khắc này như sóng lớn rào rạt nhào xuống, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dày đặc như thực chất xen lẫn khí tức tử vong vô cùng nặng nề đột ngột xuất hiện, gần như trong nháy mắt đã bao phủ Bùi Lăng.

Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại!

Lúc này hắn không rảnh quan tâm rốt cuộc mình là ai, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Hồn Chú]"

Chương 1878: Thắng?

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, hắn tỉnh táo lại, mình là Bùi Lăng!

Không phải Vi Đoan Cư gì đó?

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mệnh cách của mình lập tức dừng xói mòn, một cảm giác ấm áp như thiêu đốt, như nắng gắt giữa trời, trong khoảnh khắc tràn ngập trên dưới cả người, theo cảm giác ấm áp này chảy xuôi, mệnh cách vừa xói mòn lập tức được bổ sung, trở nên kiên cố vững chắc.

Bùi Lăng lập tức rõ ràng, đây là do vừa rồi mình uống quá nhiều hồn tửu, thân thể còn chưa kịp tiêu hóa, hiện tại hệ thống khống chế thân thể, lập tức bắt đầu luyện hóa hồn tửu dư thừa, bổ sung mệnh cách thiếu thốn cho hắn...

"Leng keng! Kiểm tra ra mệnh cách của ký chủ bị thiếu, cần lập tức bổ sung..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đã hoàn thành bổ sung mệnh cách cho ký chủ, hệ thống tiếp tục tu luyện..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Vạn Hồn Chú] cần hận ý cực hạn, oán độc cực hạn, chú niệm cực hạn..."

"Leng keng! Kiểm tra ra hận ý cực hạn, oán độc cực hạn, chú niệm cực hạn..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí hận ý cực hạn, oán độc cực hạn, chú niệm cực hạn cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trong hai con ngươi dâng lên vô số phù văn nhỏ bé, [Oán Yểm thần thông] !

Vù... Vù... Vù...

Hận ý vô cùng dày đặc như thực chất, hóa thành sương mù màu đen xám như sông dài cuốn ngược, không ngừng hội tụ về phía Bùi Lăng.

Trong chốc lát, hắn như một cột khói ảm đạm, bừng bừng đứng sừng sững.

Lúc này, bóng người giống như đúc bản tôn Bùi Lăng vẫn đứng thẳng tắp, mặt không thay đổi nhìn qua Bùi Lăng, giọng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ mở miệng lần nữa: "Ngươi là ai?"

Lần này, cảm giác âm u lạnh lẽo, tối nghĩa, cô tịch, tuyệt vọng trong giọng nói này... Càng nghiêm nghị, trong tối tắm như có một luồng lực lượng mang theo sự dụ hoặc và ép buộc, lệnh cưỡng chế người bị hỏi thăm lập tức trả lời, không thể kéo dài.

Nhưng hệ thống không hề bị lay động, tiếp tục hấp thu hận ý trong phương không gian này.

Bùi Lăng cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình lấy phương thức huyền diệu nhanh chóng vận chuyển, hai tay của hắn không ngừng kết động, đánh ra từng pháp quyết phức tạp quỷ quyệt.

Thấy Bùi Lăng không hề bị lay động, bóng người giống Bùi Lăng như đúc lại mở miệng: "Ngươi là ai?"

Lần này giọng nói càng thêm rộng lớn, lạnh lẽo, mang theo áp lực tràn trề như trong vô hình có một dãy núi cực lớn ngang nhiên đè xuống đỉnh đầu Bùi Lăng...

Trong bóng tối xung quanh như lập tức mở ra vô số đôi mắt tràn ngập ác ý, khảo vấn, chất vấn, mệnh lệnh, lạnh băng nhìn về phía Bùi Lăng.

Đến lúc này, cuối cùng Bùi Lăng há miệng, lại không phải trả lời đối phương mà đọc lên một văn tự im ắng.

Rõ ràng không phát ra bất kỳ giọng nói gì, nhưng ngay sau đó một nguyền rủa âm u lạnh lẽo, ác độc đột nhiên giáng lâm!

Bóng người giống Bùi Lăng như đúc đang muốn tiếp tục mở miệng, chợt toàn thân nhanh chóng hư thối, trong miệng vết thương có dòng máu trộn lẫn nước mủ cuồn cuộn chảy xuôi, từng khuôn mặt người đầy oán độc nhanh chóng mọc ra.

"Hì hì ha ha... hì hì... Hì hì hì hì..."

Tiếng vui cười bén nhọn chói tai liên tiếp vang lên, theo mặt người càng lớn càng nhiều, tiếng cười cũng càng ngày càng cao ngạo điên cuồng, chẳng mấy chốc bóng người huyền bào vác đao kia hoàn toàn thay đổi, không nhận ra chút dáng vẻ nào của Bùi Lăng, trên dưới cả người hắn ta đều là mặt người lít nha lít nhít, máu đặc cuồn cuộn chảy xuôi, khiến người ta buồn nôn.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, không chút do dự, một đạo đao khí huyết sắc như dải lụa lập tức chém về phía đối phương.

Đao khí như triều cường màu máu, lúc đầu chỉ là một sợi dây, lúc gào thét lại nhanh chóng mở rộng như bờ ruộng, như tường, như núi đào... Gào thét tung hoành, mang theo khí thế lôi đình vạn quân chém về phía bóng người đã như ngọn nến hòa tan.

Bóng người đã không thành hình người kia vẫn đứng thẳng tắp, mặc kệ mặt người [Vạn Hồn Chú] hoàn toàn bao trùm, không làm ra bất kỳ thủ đoạn phòng ngự gì.

Xoạt! !

Huyết sắc như điện, trong nháy mắt xuyên qua thân thể bóng người.

Mặt người phía trên bóng người rít lên trong tiếng vui cười, dường như cả đám chịu hoảng sợ, từng cái bay ra.

Mùi hư thối lập tức tản ra, dòng máu, nước mủ, cốt nhục như pháo hoa bị đốt ầm vang nổ tung.

Trong sương mù đỏ trắng, mặt người như vô cùng vô tận, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên bay ra bốn phương tám hướng, tiếng "rầm rầm" không dứt, mang theo cơn gió lạnh sôi trào mãnh liệt càn quét đảo quanh.

Chương 1879: Ảo mộng

Theo mặt người bay đi, lấy bóng dáng này làm trung tâm, toàn bộ không gian như mặt kính bị đánh nát, nứt nẻ, vỡ nát từng chút một, cuối cùng "răng rắc" một tiếng, từng mảnh rơi xuống lộ ra bóng tối vô biên vô tận.

Bóng tối như thủy triều đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt nuốt sống Bùi Lăng.

Cũng như mấy lần huyễn cảnh trước đó, hắn cảm thấy dường như mình lập tức rơi vào một vùng nước sâu tăm tối lạnh băng.

Vùng nước này u ám bối rối, từng tu sĩ dưới mặt nước nhắm chặt hai mắt, lông mày và lông mi ngưng sương, khuôn mặt xanh biếc như pho tượng, váy sam áo bào yên tĩnh phiêu đãng theo dòng nước, phi kiếm pháp bảo còn đang yên tĩnh lóe ra lấm ta lấm tấm linh quang màu mè.

Yên tĩnh, tĩnh mịch, lạnh lẽo, quỷ quyệt...

Vô số sợi dây đen lan tràn ra từ trong con mắt ở chỗ sâu nhất đáy nước, như rắn kết nối với những Hợp Đạo không ai không phải tên tuổi nổi như cồn, kinh tài tuyệt diễm ở ngoại giới.

Con mắt kia như hạt giống, chầm chậm phun ra nuốt vào u quang, kiềm chế sinh cơ bừng bừng bên trong, kiên nhẫn ẩn núp trong cái vỏ ngoài đen nhánh như đang đợi điều gì đó.

Bùi Lăng còn duy trì dáng vẻ Vi Đoan Cư, đỉnh đầu cũng có một sợi tơ màu đen nhẹ nhàng bay bổng, kết nối với [tạo hóa chi chủng .

1Lúc này, hắn chợt thấy phía dưới hạt giống chậm rãi di chuyển như con mắt chuyển động, con ngươi thâm thúy đột nhiên nhìn sang hắn.

Ánh mắt [tạo hóa chi chủng] âm u lạnh lẽo, kiềm chế, nặng nề, cổ quái... Trong khí tức như đến từ viễn cổ hồng hoang lộ ra vẻ lạnh băng sâu thẳm quỷ quyệt.

Trong chớp mắt đôi bên đối mặt, Bùi Lăng lập tức cảm thấy, sợi dây đen kết nối đỉnh đầu của mình và [tạo hóa chi chủng] lập tức cắt ra.

Ngay sau đó, rất nhiều tu sĩ Hợp Đạo lơ lửng ở đáy nước biến mất vào hư không.

Sự kết nối của bọn họ và [tạo hóa chi chủng] cũng theo đó nhạt đến mức gần như không thấy, ngay sau đó [tạo hóa chi chủng] cũng biến mất, đây nước trống rỗng.

Bùi Lăng đưa mắt nhìn lại, trong dòng nước u ám lạnh băng không có vật gì ngoài dòng nước.

Những việc trước đó chỉ như ảo giác.

Hắn nhướn mày nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại quay về đại đường dịch trạm!

Bùi Lăng phát hiện mình vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi lúc vừa tiến vào dịch trạm, đã khôi phục dáng vẻ nguyên bản của hắn.

Ba người Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân còn ngồi trên chiếc bàn trước mặt.

Bóng tối ăn mòn từ ngoài cửa mà đến, chẳng mấy chốc đã nuốt hết bóng người bên trong.

Từng ánh mắt thăm dò, ngấp nghé, ác ý, tham lam... Ẩn nấp trong bóng tối nhìn trừng trừng vào trên người Bùi Lăng.

"Bộp, bộp, bộp..."

Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, người áo đen bưng chén sành thô bước rời khỏi quây, đưa tới một bàn của bọn họ.

"Xoạch"

Bốn bát hồn tửu lên bàn...

Giọng nói khàn khàn tối nghĩa như đã lâu chưa từng mở miệng nói: "Pháp tắc nơi đây... Gõ cửa... Nghe tiếng... Không thể... Õ đủ nửa tháng..."

Rõ ràng người áo đen đứng ở cạnh bàn, giọng nói lại như truyền đến từ nơi cực kỳ nơi xa xôi, thỉnh thoảng mơ hồ, khó mà phân biệt.

Đây là... Lần huyễn cảnh thứ nhất?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay sờ ra sau lưng, lòng bàn tay lập tức chạm đến một đoạn chuôi kiếm ôn nhuận như ngọc.

Chuôi kiếm tới tay, cẩn thận phân biệt đường vân gập ghềnh trên đó, chính là hình dáng bộ phận sơn phong trong Hàn Ảm Kiếm tông.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng, phi kiếm bản mệnh của Vi Đoan Cư vẫn còn, Vi Đoan Cư chân chính đã bị mình hoàn toàn thay thế đến mức tan thành mây khói, không còn tồn tại!

Năm trận huyễn cảnh, giải quyết một vị Hợp Đạo...

Chỉ có điều, hiện tại thân phận của hắn đã lộ, lại không thể dùng thân phận Vi Đoan Cư.

Đương nhiên, hiện tại Bùi Lăng đã rõ ràng quy tắc đại khái của căn dịch trạm này, dùng cách gần giống vậy sẽ giải quyết vị Hợp Đạo thứ hai, vị Hợp Đạo thứ ba... Cũng không khó khăn!

Thậm chí, nếu huyễn cảnh tiếp tục luân hồi như vậy, hắn có thể giải quyết toàn bộ tu sĩ Hợp Đạo chín môn phái lớn ở nơi này!

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thích hợp, chính là một "mình" khác kia!

Mặc dù trong huyễn cảnh vừa rồi, hắn đã chém giết mình kia nhưng luôn cảm giác chuyện này có vẻ kỳ quái không nói ra được...

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ những điều này, Bùi Lăng đã bưng chén lên, mùi thơm ngát đặc biệt của hồn tửu thấm vào phế phủ, hắn không do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ngay sau đó, Bùi Lăng không do dự chút nào, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chạy tới phía sau đại đường.

Trong bóng tối, một giọng nói lạnh băng sâm nhiên nhưng lại rất quen thuộc vang lên: "Định!"

Bùi Lăng như đã sớm dự đoán trước, đồng thời thi triển [Trường Hận Chú] và [Mạt Đạo Khuynh Tiên], khí tức quanh người như lũ quét cuốn tới, đột nhiên tăng vọt một mảng lớn!

Tốc độ kia gần như không có bất kỳ dừng lại gì, trong nháy mắt đã tránh thoát sự trói buộc của tiếng nói, xông ra khỏi đại đường!

Trong một chớp mắt, hắn đã tiến vào một hành lang u ám, tĩnh mịch.

Hai bên hành lang có rất nhiều cửa sổ, phần lớn căn phòng đều có khí tức tu sĩ quanh quẩn.

Chương 1880: Áo mộng (2)

Sau khi Bùi Lăng xuất hiện ở đây, không chút trì hoãn đi tới một gian phòng trong đó, căn phòng này khác với căn phòng khác, vắng lặng im ắng như không người ở lại, nhưng bên trong lại tản ra khí tức đặc biệt của Thiên Sinh giáo.

Sau khi hắn đứng ở cửa ra vào, lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành dáng vẻ nữ tu Thiên Sinh giáo tập kích mình trước đó, ngay sau đó hai cánh cửa ra vào dâng lên đỉnh đầu.

Một quỷ quyệt nguy nga, một hoa mỹ đại khí.

Điều duy nhất giống nhau là bên trong bọn chúng đều toát ra khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn.

Bùi Lăng lập tức đưa tay gõ cửa, không đợi bên trong vang lên tiếng cự tuyệt, đã nhanh chóng thay thế đối phương trả lời: "Mời vào!"

Cảnh vật xung quanh trở nên kỳ quái, hắn đã tiến vào trong phòng!

Đã thấy trong phòng trống rỗng, chỉ duy nhất một cái giường, màn trướng buông xuống, nữ tu Thiên Sinh giáo kia nằm thẳng trên đệm chăn, tóc đen như mây, uốn lượn đầy gối, đang hai mắt nhắm nghiền, trong tiếng nói ngọt ngào mang theo vẻ lạnh lùng nói: "Không gặp!"

Đáng tiếc... Thời gian quá ngắn, căn bản không kịp thi triển thủ đoạn như [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức đánh ra từng pháp quyết phức tạp huyền diệu, quanh người hắn dần tràn ngập ra bóng tối như thực chất.

Bóng tối trong này và bóng tối trong đại đường khác biệt quá nhiều, trông càng sền sệt, nặng nề, theo nó lan tràn dần truyền ra tiếng kêu lên la hét ầm 1 xì xào bàn tán như của vô số người, che đậy thần niệm...

Đây là [Minh Thiên Đại Mộng] !

Khác với hệ thống thao tác trước đó, hiện tại hắn không thể hoàn mỹ khống chế pháp tắc lực lượng, không thể trực tiếp dùng pháp tắc giải quyết một vị Hợp Đạo giống hệ thống.

Bởi vậy, hắn cần sử dụng tiên thuật này!

Bóng tối cuồn cuộn lập tức nuốt sống cả căn phòng.

Trong mộng cảnh.

Hành lang u ám tĩnh mịch, bụi nát bay lên, cổ xưa bối rối không có chút sinh cơ nào.

Một nữ tu Thiên Sinh giáo dáng người xinh đẹp, phục sức diễm lệ từ từ nhắm hai mắt, yên tĩnh đứng trên hành lang.

Vẻ ngoài của nàng tươi đẹp, da trắng hơn tuyết, một băng trán vàng ròng vòng quanh tóc xanh như thác nước, đá quý màu đỏ khảm ở mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, tia sáng ngàn vạn làm nổi bật mặt ngọc hoa đào, càng lộ rõ vẻ bách mị thiên kiểu.

Đột nhiên, một tay duỗi ra từ đằng sau, đập vào đầu vai nữ tu.

Nữ tu nhăn hàng mày ngài lại không mở mắt, cũng không quay đầu lại, vẫn duy trì dáng vẻ đứng yên, không nhúc nhích.

Nhưng ngay sau đó nàng cảm giác được mệnh cách của mình đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xói mòn!

Phát hiện tình huống không đúng, nữ tu Thiên Sinh giáo đột nhiên mổ hai mắt ra, đã thấy trong tầm mắt là một khoảng tối tăm, hành lang kéo dài, hai bên cửa sổ đóng chặt, vắng lặng như chết.

Đây không phải gian phòng của nàng!

Nàng đột nhiên quay đầu thấy một cái bóng người có tướng mạo cách ăn mặc không khác mình chút nào đang đứng ở sau lưng không xa, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười quỷ dị với nàng.

Nữ tu không do dự chút nào, năm ngón tay lập tức hóa thành lợi trảo huyết sắc, đột nhiên chụp vào đối phương.

Xoạt...

Bóng người không hề phòng ngự hoặc né tránh, trong khoảnh khắc đã bị huyết trảo đánh cho chia năm xẻ bảy, sau đó tiêu tán không còn.

Nhưng ngay sau đó nữ tu Thiên Sinh giáo cảm thấy lại có một bàn tay vỗ vào vai nàng từ phía sau, không đợi nàng có hành động, cái tay thứ hai, cái tay thứ ba, cái tay thứ tư... Càng ngày càng nhiều bàn tay mang theo ý lạnh âm u vỗ vai nàng.

Thân thể nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức trở nên vô cùng nặng nề, tốc độ mệnh cách của nàng xói mòn càng ngày càng nhanh chóng.

Tình huống cực kỳ không thích hợp!

Trong lòng nữ tu cảm giác nặng nề, lúc này vội chạy tới gian phòng của mình.

Thân hình lóe lên, lao về phía một căn phòng ở chếch đối diện.

Trong chớp mắt chạy đến cửa, độn quang tán đi, bóng dáng nữ tu hiện ra, lập tức đẩy cửa đi vào.

Ngay chớp mắt nàng vượt qua ngưỡng cửa, tất cả bàn tay khoác lên đầu vai nàng lập tức biến mất, mệnh cách xói mòn cũng im bặt dừng lại!

Nữ tu Thiên Sinh giáo thầm thở phào, nhưng chẳng mấy chốc nàng lại cau chặt hàng mày ngài.

Căn phòng trước mắt căn bản không phải căn phòng đơn sơ rộng rãi bên trong dịch trạm, trong phòng chỉ có bốn bức tường, đây là chính đường của một nhà nông nghèo khó lại đầy đủ dụng cụ.

Đối diện là tường đất lấp kín, phòng chính có vẻ cổ xưa, phía dưới đặt một cái bàn dài, trái cây cung phụng, đốt một cặp ngọn nến, xuống dưới nữa mới là bàn vuông dùng để ăn cơm, ngoài ra còn có cái sọt, mũ rộng vành, áo tơi, dây gai... Toàn bộ căn phòng không quá lớn lại trưng bày rất nhiều đồ vật cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của phàm nhân, có thể nói ngũ tạng đều đủ, ngay ngắn rõ ràng.

Nơi này... Không phải dịch trạm?

Nữ tu hơi sợ sệt.

Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng "két két".

Cửa phòng không gió mà bay, chầm chậm mở ra, trong chớp mắt ngẩng đầu bảo thạch màu hồng chiết xạ ra tia sáng, một nữ tu Thiên Sinh giáo có dáng người giống hệt đi vào!

"Phanh."

Cửa phòng đóng lại.

Sau đó lại mở ra, người thứ hai có dáng vẻ giống như đúc nữ tu Thiên Sinh giáo lại đi vào bên trong phòng.

"Phanh-"

"Két két"

"Phanh-"

"Két két"

Chương 1881: Lặp lại

Tiếng đóng cửa và tiếng mở cửa không ngừng vang lên, lần lượt có nữ tu Thiên Sinh giáo đi vào trong phòng.

Chẳng mấy chốc, trong gian phòng chật ních nữ tu Thiên Sinh giáo khó mà tính toán.

Tất cả phục khắc thể nữ tu Thiên Sinh giáo đều ánh mắt lạnh lùng nhìn qua vị bản tôn ở trong phòng.

Thấy tình cảnh này, sắc mặt nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Không đợi nàng có phản ứng, tất cả phục khắc thể cùng ra tay, ánh sáng thuật pháp như pháo hoa nở rộ.

rầm rầm rầm...

Trong gian phòng mờ tối lập tức sáng như ban ngày, uy năng kinh khủng gào thét trào lên như thủy triều, công kích khó mà tính toán rống giận cuốn về phía bản tôn nữ tu Thiên Sinh giáo!

Chính đường nhà nông lại lù lù bất động như hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

Bảo thạch màu hồng trên mi tâm nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức sáng lên, ánh sáng màu hồng nhạt lưu chuyển lấp lánh, khí thế quanh người nàng bừng bừng dâng lên, chỉ có điều đối mặt với sự tấn công của rất nhiều phục khắc thể, nàng chỉ ngăn cản một lát đã nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Chỗ tối, Bùi Lăng đứng chắp tay, yên lặng nhìn tình cảnh này.

Đã rơi vào đại mộng, nữ tu Thiên Sinh giáo này chắc chắn phải thua!

Lúc ở gian dịch trạm thứ nhất, hắn cũng dùng [Minh Thiên Đại Mộng] vây khốn Tô Tích Nhu. Lúc ấy tu vi của hắn chỉ có Phản Hư trung kỳ, lại vội vàng ra tay, không thể dựng lên mộng cảnh thật sự có lợi cho mình...

Lần này, tu vi của hắn đã đạt tới Phản Hư hậu kỳ, ra tay trong tình huống nữ tu Thiên Sinh giáo không đề phòng chút nào, lấy hữu tâm tính vô tâm, trong chớp mắt đối phương rơi vào mộng cảnh, đã không có bất kỳ phần thắng nào!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong hai con ngươi Bùi Lăng có chú văn bốc lên đan xen, [Vĩnh Chú thần thông] !

Khí tức bản tôn nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức hạ xuống, đồng thời vẻ mặt ngạc nhiên như đã quên tiếp theo ra chiêu thế nào.

Ngay sau đó, huyết trảo của mấy chục phục khắc thể gào thét đánh tới, liên tiếp tiếng vang "phốc phốc phốc phốc phốc" nặng nề khi nhục thể bị cắt chém, móng tay đẫm máu cùng xuyên qua thân thể bản tôn nữ tu Thiên Sinh giáo.

Bản tôn nữ tu Thiên Sinh giáo đột nhiên lấy lại tinh thần, lại đã bị thương nặng chống đỡ hết nổi, mệnh cách như hồng thủy vỡ đê điên cuồng xói mòn.

Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đang muốn liều mạng một lần: "két két."

Cửa phòng lại mở ra, một bàn tay cực kỳ lớn duỗi vào.

Tu vi của bản tôn nữ tu Thiên Sinh giáo và tất cả phục khắc thể lập tức bị phong cấm, không thể động đậy chút nào.

Chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia xe nhẹ đường quen gõ xuống dây gai treo ở trên tường đất, sau đó xuyên tất cả phục khắc thể vào với nhau nhau, cuối cùng một phát nắm lấy bản tôn nữ tu Thiên Sinh giáo.

Vào lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai nàng:

"Tiền bối, còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành?"

Nữ tu Thiên Sinh giáo ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, lập tức yếu ớt nói: "Thiên ý sáng tỏ, không thể làm trái."

"ý bản tọa tức là thiên ý"

"Tâm bản tọa tức là thiên tâm."

"Hành bản tọa tức là thiên hành"

"Ngươi giết bản tọa là đi nghịch ý trời, tiến hành thí thiên"

"Lập tức dừng tay dâng lên mệnh cách, thuận theo thiên ý thiên tâm thiên hành như thế, mới là đạo lâu dài."

"Nếu không thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục đều ở trước mắt..."

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt không do dự nữa, trong tay đột nhiên dùng sức...

Phốc!

Trong nhà bằng đất lập tức vang lên tiếng cốt nhục vỡ vụn.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng rút ra một nhóm lớn quả ớt khô tươi đẹp ướt át, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt.

Dòng máu đỏ tươi thuận theo khóe môi của hắn không ngừng nhỏ xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ vạt áo...

"Răng rắc!"

Tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên, toàn bộ mộng cảnh như lưu ly bị đánh nát ầm vang nứt ra hóa thành bụi cháo, tần mát bay lả tả không có tung tích.

Ngay sau đó, [Minh Thiên Chỉ Vụ] cũng bắt đầu nhanh chóng kiềm chế.

Bóng tối tản đi, gian phòng rộng rãi đơn sơ lại xuất hiện.

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên chiếc giường duy nhất trong phòng, đã hóa thành dáng vẻ nữ tu Thiên Sinh giáo, chỉ có điều trên lưng lại vác một thanh phi kiếm không hợp với khí chất nữ tu, kiếm ý lạnh thấu xương.

Thành công chiếm cứ mệnh cách của nữ tu Thiên Sinh giáo, tư duy Bùi Lăng chịu chút ảnh hưởng, nhưng khác với lúc vừa tiến vào cánh cửa thứ ba, hiện tại hắn đã thôn phệ mệnh cách của rất nhiều tu sĩ Hợp Đạo, cộng thêm tu vi cũng đạt tới Phản Hư hậu kỳ, lúc này chỉ cảm thấy trong đầu óc hơi hỗn loạn, chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nằm dài trên giường, cảm giác an bình, tĩnh mịch, buông lỏng như suối nước nóng dâng lên, ôn nhu lại tràn đầy nhanh chóng bao phủ hắn.

Bùi Lăng cảm thấy mình đã bị mệnh cách xung kích, nhanh chóng suy yếu.

Trong vô thức, giường dưới người hắn hóa thành mặt nước, thân thể hắn im ắng hạ xuống.

Trong nước sâu u ám bối rối, không có vật gì.

Chương 1882: Trồng "Nhân"

Không có lít nha lít nhít tu sĩ Hợp Đạo, không có những lông mày và lông mi phủ kín sương tuyết, khuôn mặt xanh biếc cũng không có sợi dây đen, không có [tạo hóa chi chủng 1... Bùi Lăng nhìn lại đỉnh đầu của mình ở trong nước, trong tầm mắt chỉ có nước chậm rãi dao động.

Chẳng mấy chốc, sóng nước dập dờn, toàn bộ thuỷ vực đều lay động.

Lúc cảnh vật đứng im, Bùi Lăng phát hiện mình lại quay về bên trong đại đường.

Hắn ngồi trước một cái bàn vuông, ba người Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân ngồi cùng bàn cũng quay về lúc bắt đầu.

Bóng tối như thủy triều tràn vào, ăn mòn tất cả ánh lửa, như có một loại uy hiếp không rõ nào đó từng bước ép sát.

Vô số ánh mắt thăm dò không che giấu chút nào nhìn về phía Bùi Lăng từ trong bóng tối, suy nghĩ tham lam ngấp nghé đậm đặc như thực chất.

"Bộp, bộp, bộp...

Theo tiếng bước chân rất nhỏ, người áo đen bưng chén sành thô đổ đầy hồn tửu đi về phía bọn họ.

Tất cả mọi thứ đều giống như đúc huyễn cảnh trước.

Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, tình huống hiện tại không khác với suy đoán của hắn là bao, huyễn cảnh một cái tiếp một cái, hắn không thể trở về hiện thực!

"Trước bốn huyễn cảnh trước, theo thứ tự là huyễn cảnh của bốn người ta, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân"

"Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một tu sĩ trong hành lang đều tương ứng với một trận huyễn cảnh!"

"Mỗi lần ta cướp đi mệnh cách của một tu sĩ, sẽ tiến vào trận huyễn cảnh tiếp theo...

"Muốn trở lại hiện thực, hiện tại chỉ có hai con đường..."

"Một là thử giải quyết hết tất cả tu sĩ trong hành lang, có khả năng huyễn cảnh sẽ kết thúc..."

"Hai là tiếp tục sử dụng hệ thống tu luyện..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định, hiện tại hắn đã không thiếu mệnh cách, nếu sử dụng hệ thống uỷ thác, chắc chắn hệ thống sẽ trực tiếp đưa tặng [tạo hóa chi chủng] cho hắn!

Lấy thực lực tu vi hiện tại của hắn, đối phó một vị Hợp Đạo vẫn được, nhưng nếu đối phó hai vị, thậm chí ba vị Hợp Đạo trở lên, hắn phải suy nghĩ nên trốn chạy thế nào...

Nhiều tu sĩ Hợp Đạo như thế đều bị nhốt ở nơi đây vì [tạo hóa chi chủng], nghĩ cũng biết, hiện tại hắn căn bản không thể đối phó được [tạo hóa chi chủng] !

Nhưng hệ thống sẽ không cân nhắc những điều này!

Hệ thống là cái gì tốt nhất sẽ đưa tặng cho hắn cái đó, căn bản không quan tâm hắn có thực lực đó hay không!

Bởi vậy, vì lý do ổn thỏa vẫn phải giải quyết tất cả tu sĩ trong đại đường trước, nếu huyễn cảnh không kết thúc, lại sử dụng hệ thống uỷ thác!

Suy nghĩ trong đầu rối ren như điện chớp, Bùi Lăng đã bưng hồn tửu lên uống một hơi cạn sạch, cũng như vừa rồi trực tiếp vận chuyển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] thoát khỏi đại đường...

Sau đó, Bùi Lăng đi vào trong hành lang tĩnh mịch mờ tối, sử dụng [Thực Nhật bí lục] lừa gạt pháp tắc, tiến vào gian phòng một vị tu sĩ Cửu Nghi sơn, thi triển [Minh Thiên Đại Mộng]...

Lần lượt lặp lại, lần lượt luân hồi.

Không biết trải qua bao nhiêu lần huyễn cảnh, không biết quay lại đại đường bao nhiêu lần... Cuối cùng có một lần ngồi trở lại cạnh bàn, đưa mắt nhìn quanh, Bùi Lăng phát hiện trong toàn bộ đại đường chỉ có bốn người hắn, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân.

Trong đại đường đây tu sĩ chín môn phái lớn gần như không còn chỗ ngồi, đã bị hắn giải quyết toàn bộ!

Lúc này, bởi vì hấp thu quá nhiều mệnh cách, trong đầu Bùi Lăng rất hỗn loạn, hơn nữa không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, thôn phệ nhiều mệnh cách tu sĩ Hợp Đạo như thế, hắn cũng không cảm thấy tu vi của mình tăng trưởng bao nhiêu.

"Xoạch"

Người áo đen đã bưng hồn tửu lên, Bùi Lăng lập tức đưa tay bưng lên một bát trong đó, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Trong cảm giác lạnh thấu xương như lưỡi đao, một luồng ấm áp lan toàn thân.

Bùi Lăng cảm thấy trạng thái của mình đạt được sự xoa dịu rất lớn...

Hắn để chén rượu xuống, ngắn gọn nói với ba người Tô Tích Nhu:

"Về phòng nghỉ ngơi."

Nói xong, Bùi Lăng đứng dậy đi đến đằng sau đại đường.

Ba người Tô Tích Nhu cũng đã uống cạn hồn tửu, thấy thế lập tức cất bước đuổi theo.

Đi chưa được mấy bước, Tô Tích Nhu đột nhiên truyền âm nói:

"Hơi kỳ quái"

"Rõ ràng chúng ta vừa đi vào dịch trạm, nhưng cảm giác như đã ở trong toà dịch trạm này rất lâu:

Không đợi Bùi Lăng nói cái gì, Mạnh Hồng Huyến cũng truyền âm nói: "Ta cũng có cảm giác tương tự."

"Tiểu bối, ngươi cẩn thận một chút"

Trong mắt Hoàn Uẩn Chân như có lưỡi kiếm chìm nổi, lóe lên liền biến mất, cũng truyền âm nói: "Kiếm tâm của ta cũng có cảm ứng không khác lắm"

Nghe các nàng nói vậy, Bùi Lăng không thay đổi sắc mặt, xem ra ngoại trừ hắn, ba người Tô Tích Nhu căn bản không nhớ rõ tất cả những việc xảy ra trong huyễn cảnh trước đó.

Hắn bình tĩnh hỏi: "Các ngươi cảm giác thời gian qua khoảng bao lâu?"

Tô Tích Nhu nói: "Gần nửa tháng"

Mạnh Hồng Huyến truyền âm nói: "Khoảng mười lăm ngày."

Vẻ mặt Hoàn Uẩn Chân lạnh lùng, vốn cũng muốn nói nửa tháng nhưng thấy Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến đã nói, chỉ khẽ gật đầu, chưa từng mở miệng.

Nửa tháng?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, số lần hắn luân hồi trong huyễn cảnh quá nhiều, cộng thêm sự xung kích của nhiều mệnh cách tu sĩ Hợp Đạo như vậy, vì vậy trong thời gian này rất mơ hồ.

Chương 1883: Trồng "Nhân" (2)

Nhưng lúc này Tô Tích Nhu và Mạnh Hồng Huyến đều nói như vậy, hơn nữa Hoàn Uẩn Chân cũng chấp nhận thời gian này, vậy cơ bản sẽ không sai!

Quy tắc trong gian dịch trạm thứ chín là ở đủ nửa tháng, thời gian bây giờ đã gần đến nửa tháng!

Cực kỳ tốt!

Xem ra mấu chốt để thông qua gian dịch trạm thứ chín này là giải quyết tất cả tu sĩ Hợp Đạo!

Hắn sắp lấy được tạo hóa mà "Chú" lưu lại cho hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói: "Sau đêm nay, có lẽ ta sẽ rời khỏi nơi đây.

"Kính xin ba vị tiền bối chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó cùng ta rời đi, quay về đạo đồ!"

Sắc mặt ba người Tô Tích Nhu trịnh trọng, khẽ gật đầu, đồng thanh nói: "Tốt!"

Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã rời khỏi đại đường, bước lên một hành lang tĩnh mịch u ám.

Hai bên hành lang tĩnh mịch đều là từng cánh cửa ra vào, rất nhiều căn phòng.

Lúc này, tất cả phòng trống rỗng không có bất kỳ khí tức gì, lại không có người ở lại.

Bùi Lăng tùy tiện chọn một gian phòng, một mình đi vào trong đó.

Hiện tại tâm thần của hắn cực kỳ mỏi mệt, cần nghỉ ngơi một mình thật tốt, không để Tô Tích Nhu ở cùng với hắn.

Trong phòng đơn sơ rộng rãi, tình cảnh này đã rất quen thuộc với Bùi Lăng.

Hắn trực tiếp đi đến bên giường nằm xuống.

An bình, tĩnh mịch, uẩn dưỡng... Như thủy triều vọt tới, cảm giác ấm áp thoải mái thấm vào cốt tủy, làm dịu thần hồn của hắn từng chút một.

Bùi Lăng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trong phòng yên tĩnh như chết, tối tắm như đêm, trong bình tĩnh lộ ra sự quỷ dị khó mà miêu tả.

Không biết qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.

"Cốc cốc cốc."

Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh nhưng không mở mắt, cùng lúc không do dự chút nào nói: "Không gặp!"

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa càng ngày càng gần, ngọn nguồn tiếng động không ngừng di chuyển, Bùi Lăng cảm thấy dường như căn phòng đang dân chuyển biến thành một cái quan tài.

Một giọng nói tối nghĩa, khàn khàn truyền vào: "Đếm tới chín liền mở mắt"

Nghe được giọng nói này, Bùi Lăng lập tức biết là vị người áo đen kia.

Đối phương tới, có nghĩa hắn đã thành công thông qua gian dịch trạm thứ chín này!

Cuối cùng đã kết thúc!

"Một."

"Hai"

"Ba...

Giọng nói khàn khàn bắt đầu đếm số, cùng lúc đó Bùi Lăng cảm thấy quan tài của mình bị kéo lên, kéo đến một phương hướng nào đó.

"Bốn"

"Năm"

"Sáu...

Sau khi quan tài di chuyển một khoảng cách, cuối cùng cũng ngừng lại.

"Răng rắc."

Sau một tràng tiếng vang, nắp quan tài bị mở ra, một sợi sắc trời chiếu vào trong quan tài, người áo đen chậm rãi đọc lên con số cuối cùng: "Chín!"

Bùi Lăng lập tức mở mắt, còn chưa kịp đánh giá cảnh vật chung quanh, đã thấy một bóng người u ám, tĩnh mịch, mặt đối mặt lơ lửng phía trên hắn.

Hắn ta vẫn duy trì tư thế hai tay khép trong tay áo, bao gồm cả sợi tóc và mỗi một tấc thể xác đều bị một bộ áo bào đen che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, khó phân biệt nam nữ lão ấu.

Dưới mũ trùm là ánh mắt yếu ớt, ngực không có bất kỳ chập trùng gì, như một tảng đá, một đoạn nhánh cây, vắng lặng như chết.

Mỗi một dịch trạm đều có người áo đen thế này!

Ở sau lưng hắn, nắp quan tài đậy kín kẽ, căn bản không mở ra!

Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, trên thân thể người áo đen đột nhiên bay ra một sợi tơ màu đen tinh tế phiêu dật, kết nối với Bùi Lăng.

Bùi Lăng rất quen thuộc với sợi tơ đen này, lúc trước hắn ở dưới đáy nước đã thấy sợi tơ đen này kết nối [tạo hóa chi chủng] với rất nhiều tu sĩ Hợp Đạo!

Trong nháy mắt hắn cảm thấy tu vi, lực lượng, thọ nguyên của mình... Cũng bắt đầu chảy xuôi vào trong cơ thể người áo đen!

Ngay sau đó, quanh thân thể người áo đen như hoa sen màu mực nở rộ, ầm vang bộc phát ra từng sợi tơ màu đen, lít nha lít nhít kết nối trên dưới cả người Bùi Lăng.

Cả người hắn ta tản ra khí tức tối nghĩa, âm u lạnh lẽo, yên lặng, khiến Bùi Lăng có cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt.

Là [tạo hóa chi chủng] !

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bùi Lăng đã nghe được phía dưới mũ trùm truyền ra giọng nói khàn khàn tối nghĩa quen thuộc: "Ngươi trồng nhân, ta đến quả!"

Chỉ một thoáng, từng màn ký ức như hồng thủy mở cống, tràn vào trong đầu Bùi Lăng...

Hắn là Hàn Ẩm Kiếm tông Vi Đoan Cư, đeo kiếm phi độn trong núi cao thâm cốc, trảm tà trừ ma, rèn luyện kiếm tâm, từng bước leo lên đỉnh cao kiếm đạo; hắn là Luân Hồi tháp Liêu Tĩnh Quan, áo bào xám tản ra, lưng đeo Phù Đồ, đi chân không trong trần thế, diệt tuyệt sinh linh, tàn sát thành trì, giúp đỡ đại nghĩa ở vùng thế giới này; hắn là Lưu Lam hoàng triều Hồng Ứng Hệ, xuất thân thôn quê, thuở nhỏ chăm học khổ luyện, sau khi nhập đạo, ngày qua ngày tu luyện, làm việc thiện, tích đức... Cuối cùng được hoàng gia cung phụng, lĩnh hội sự huyền diệu vô thượng của mấy đời Chung Quỳ thị nối tiếp nhau góp nhặt...

Hắn còn là Cửu Nghi sơn Đậu Nhân Mộng, từ nhỏ ngộ tính cực tốt, bái nhập môn hạ chưởng giáo Cửu Nghi sơn, tốc độ tu hành đột nhiên tăng mạnh, kinh diễm đương thời, dưới như ý chém giết tà ma vô số...

Chương 1884: Cách luyện hóa đặc thù

Hắn lại là Tố Chân Thiên Mộ Dung Ký Ý, múa kiếm trong hoa, ngộ pháp trước suối, từng pha trà đãi khách trong xuân hoa thu nguyệt, cùng đám tỷ muội luận đạo, đã từng vạn dặm bôn ba, đi qua vô số tuyệt địa, nhiều lần sinh tử, nhánh hoa lướt qua, ma tu thủ cấp cuồn cuộn, tiên tư dật mạo nhuộm đẫm uy nghiêm lạnh thấu xương...

Đã trúng thủ đoạn tương tự một lần, lần này Bùi Lăng lập tức có đề phòng, không do dự chút nào, ngay chớp mắt những ký ức này vừa hiện ra trong đầu hắn, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tranh đạo, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, tâm tư Bùi Lăng lập tức tỉnh táo.

Từng ký ức đứt quãng hiện ra trong đầu hắn cũng không còn bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn.

Ngay sau đó, pháp lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, bị hệ thống điều khiển nhanh chóng vận chuyển [Thực Nhật bí lục .

1Sợi tơ đen kết nối giữa hai người đột nhiên kéo căng, như là một cây cung bị kéo tới cực điểm.

Một luồng lực lượng huyền diệu khó mà miêu tả thuận theo sợi tơ đen, lại bắt đầu tràn vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Khuôn mặt người áo đen giấu dưới bóng tối của mũ trùm, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn ta hơi ngưng tụ, giọng nói âm u lạnh lẽo, tối nghĩa nói: "Trường vi địa ngục nhân, vĩnh cách đạo kiếp này đạo."

"Nghiệt nhân do ngươi trồng, hôm nay tu sửa mầm"

Còn chưa nói hết câu, trong cơ thể người áo đen đột nhiên bắn ra một luồng sương đen dày đặc đến cực điểm...

Vèo vèo Vèo!

Trong tiếng vang không dứt, đã thấy sương đen tràn ngập, từng tia từng sợi tơ đen lít nha lít nhít bắn đến trên người Bùi Lăng, kết nối chặt chẽ hai người.

Trên những sợi tơ đen này còn sót lại khí tức yếu ớt, Cửu Nghi sơn, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Luân Hồi tháp, Trọng Minh tông, Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo... Là sợi dây kết nối từng vị Hợp Đạo chín môn phái lớn ở dưới đáy nước!

Bây giờ, toàn bộ những tu sĩ kia đều bị Bùi Lăng hấp thu tiêu tán, bởi vậy sợi tơ kết nối vào Bùi Lăng, để Bùi Lăng thay thế những tu sĩ đã từng bị nhốt ở đây!

Sợi tơ đen như sen mực nở rộ, điên cuồng xuyên qua, trong chớp mắt giữa Bùi Lăng và người áo đen như có một tầng sương đen phun trào.

Theo sợi tơ đen không ngừng tăng nhiều, Bùi Lăng cảm thấy tốc độ mệnh cách chảy vào trong cơ thể mình càng nhanh hơn.

Chỉ có điều, theo mệnh cách đến, còn có một loại lực lượng khác không thể hình dung, quỷ quyệt, âm u lạnh lẽo nhưng lại sinh cơ bừng bừng.

Chẳng mấy chốc, luồng lực lượng cổ quái này càng ngày càng nhiều, Bùi Lăng phát hiện mệnh cách, thần hồn, pháp lực của mình... Tất cả đều ngo ngoe muốn động, dường như chuyển biến đến phương hướng nào đó trước nay chưa từng có, không cách nào dự đoán.

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra dị chủng mệnh cách ăn mòn, hệ thống luyện hóa cho ngài..."

Ngay sau đó, trên người Bùi Lăng đột nhiên hiện lên từng vòng đường vân màu đỏ sậm.

Tất cả đường vân tuôn ra sau lưng, chẳng mấy chốc một đoàn bóng tối như thực chất xuất hiện ở sau lưng hắn.

Bóng tối nhúc nhích một trận, một bóng dáng tinh tế mềm mại lặng yên xuất hiện.

Da trắng như tuyết dung mạo như hoa, mặt mày giảo lệ, tóc dài như mực hòa làm một thể với bóng tối, bóng tối còn sót lại hơi rung động, chợt hóa thành một kiện áo bào kiểu dáng đơn giản, che khuất dáng người yểu điệu.

Mạc Lễ Lan nhắm nghiền hai mắt, dường như đang ngủ say.

Nhưng chẳng mấy chốc bị hệ thống điều khiển, hắn không bị khống chế hai mắt né tránh.

Nhìn vách quan tài kiên cố trước mặt, Bùi Lăng nằm ngửa và người áo đen lơ lửng, trong đôi mắt Mạc Lễ Lan hiện lên một tia mờ mịt và nghi ngờ.

Nhưng ngay sau đó nàng kịp phản ứng, nàng lại bị Bùi Lăng cưỡng ép kéo ra từ trong [Minh Thiên Đại Mộng] !

Hai đầu lông mày Mạc Lễ Lan toát ra lửa giận hùng hậu, lần trước đã từng xảy ra chuyện này một lần!

Hiện tại là thời khắc mấu chốt để bản tôn của nàng thức tỉnh, Bùi Lăng này liên tục cắt ngang nàng hai lần, thật sự không để nàng vào mắt!

Nếu không phải hiện tại đối phương còn có tác dụng lớn với nàng, nàng chắc chắn khiến hắn phải trả giá nặng nề!

Ngay lúc Mạc Lễ Lan rất bất mãn, Bùi Lăng lập tức cảm giác được lực lượng hấp thu đến qua sợi tơ đen bị hệ thống điều khiển như cá bơi về biển, chảy toàn bộ vào trong cơ thể hóa thân.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, cái gọi là luyện hóa mệnh cách dị chủng của hệ thống này, là dùng hóa thân đi luyện?

Không biết có đắc tội ý chí Chân Tiên hay không...

Vào lúc này, Mạc Lễ Lan đang thử tránh thoát sự khống chế của Bùi Lăng, chợt thấy một luồng lực lượng dị dạng rót vào trong cơ thể mình.

Ánh mắt nàng lập tức lạnh lẽo, là "Nhân"!

Thế nhưng, nàng là tiên!

Loại trình độ "Nhân" này, nàng có thể không cho "Quả"!

Chương 1885: Cách luyện hóa đặc thù (2)

Ngay sau đó, nàng phát hiện những lực lượng âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt, sinh cơ bừng bừng này lưu chuyển trong cơ thể nàng một vòng, sau đó phần lớn lực lượng lại lần nữa bị Bùi Lăng hấp thu trở về.

Chỉ có một phần lực lượng rất nhỏ xen lẫn tất cả "Nhân", lưu lại trong cơ thể của nàng.

Chỉ một thoáng vẻ lạnh lẽo trong mắt Mạc Lễ Lan như có thể đông kết vạn vật.

Thế là, dọc theo sợi tơ đen lít nha lít nhít trên thân người áo đen như sương mù, kết nối chặt chẽ với Bùi Lăng, mệnh cách liên tục không ngừng xen lẫn lực lượng quỷ quyệt tràn vào Bùi Lăng trong cơ thể từ sợi tơ đen.

Nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, tất cả những lực lượng này đều rót vào trong cơ thể Mạc Lễ Lan, ngay sau đó thông qua hóa thân này "luyện hóa", lực lượng âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt bị lưu lại, mệnh cách thuần túy thì một lần nữa trở lại trong thể xác Bùi Lăng...

Thời gian từ từ trôi qua, tu vi khí tức của Bùi Lăng nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng dâng lên!

Người áo đen như phát hiện điều không đúng, lập tức nhìn về phía Mạc Lễ Lan.

Dưới mũ trùm, ánh mắt hắn ta sắc lạnh, chậm rãi lên tiếng:

"Chém mất đủ loại quả, duy ý ta là nhân"

Còn chưa nói hết câu, trên đỉnh đầu người áo đen lập tức hiện ra hư ảnh một thanh lưỡi đao màu đen như loan đao, hung hăng chém về phía Mạc Lễ Lan!

Sắc mặt Mạc Lễ Lan lạnh lẽo nhưng hiện tại thân thể hắn không chịu sự khống chế, không thể động đậy chút nào.

Phốc!

Vào thời khắc mấu chốt, hệ thống thao túng nàng di chuyển sang bên cạnh một khoảng cách, nhưng tốc độ của hư ảnh lưỡi đao màu đen quá nhanh, cánh tay trái Mạc Lễ Lan vẫn bị chém ra.

Cánh tay rời thể, trong nháy mắt tan thành mây khói không còn tồn tại. Chỗ tay cụt của Mạc Lễ Lan không có bất kỳ máu tươi gì chảy ra, cũng không thấy bất kỳ vết thương gì.

Dường như cho tới bây giờ Mạc Lễ Lan đã không có cánh tay trái.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, ký ức của mình liên quan tới Mạc Lễ Lan đột nhiên mơ hồ.

Dường như từ lúc Lệ thị đưa xác nữ này cho hắn, trời sinh đã không có cánh tay trái?

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Lực lượng âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt dừng chảy vào trong cơ thể hắn.

Cùng một thời gian, Mạc Lễ Lan lập tức phát hiện mình có thể động đậy!

Nàng không do dự chút nào, tay phải lập tức đánh ra một pháp quyết phức tạp, trong miệng thì thầm: "Chư hành nhậm vô thường, ta tạo quả vì ta!"

Sợi tơ đen giữa Bùi Lăng và người áo đen đột nhiên cắt đứt toàn bộ.

Cánh tay cụt mà Mạc Lễ Lan bị chém ra quay lại từng chút một, xuất hiện, nối liền, khôi phục như lúc ban đầu.

Thiên hạ vạn vật vạn sự, có nhân thì có quả!

Nhân quả tương trần, nhân quả, quả nhân, nhân quả nối liền, luân chuyển dây dưa.

Bởi vì cái gọi là vạn pháp giai không, nhân quả bất không!

Hiện tại nhục thân Mạc Lễ Lan là hóa thân của Bùi Lăng, từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng cũng là một phần quả trong đạo nghiệp của Bùi Lãng!

Vừa rồi người áo đen không chém nhân của nàng, mà là quả của Bùi Lãng!

Chỉ có điều, đối phương có thể chém quả của Bùi Lăng, nhất định phải gieo "nhân"

trước!

có liên quan với đối phương cho Bùi Lăng Nhưng bây giờ Mạc Lễ Lan vừa thức tỉnh, tạm thời còn không rõ ràng nhân của Bùi Lăng, hiện tại cũng chỉ có thể cưỡng ép chém đứt sợi dây nhân quả giữa Bùi Lăng và người áo đen, khôi phục thương thế bản thân!

Chém sợi dây nhân quả, Mạc Lễ Lan nhìn qua người áo đen, lập tức lạnh băng, rộng lớn nói: "Ngủ!"

Khí tức của người áo đen nhanh chóng yên tĩnh lại, tất cả động tác dừng lại.

Hai mắt dưới mũ trùm nửa mở nửa khép, dường như lập tức rơi vào trạng thái ngủ say.

Nhưng ánh mắt ảm đạm của hắn ta lại chưa từng biến mất, từ đầu đến cuối chưa thật sự chìm vào giấc ngủ.

Trong hai con ngươi Bùi Lăng có phù văn đan xen bốc lên, [Vĩnh Chú thần thông] !

[lãng quên chi "Pháp"] !

Khí tức của người áo đen nhanh chóng hạ xuống, thể xác vẫn không nhúc nhích.

Bùi Lăng lập tức chém ra một đạo đao khí như máu luyện.

Xoạt!

Đao khí như hồng, trong nháy mắt xuyên qua thân thể người áo đen, chỗ đến không gặp phải chút lực cản nào, dường như hoàn toàn chém vào trong không khí.

Cùng một thời gian, Mạc Lễ Lan biến đổi pháp quyết, giọng nói lạnh băng, hùng vĩ nói: "Mở!"

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..."

Tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, đã thấy vách quan tài vốn kiên cố như đồ sứ cháy hỏng, trong nháy mắt trải rộng vết nứt...

Lúc này, đao khí xuyên qua thân thể người áo đen vừa chém vào vách quan tài.

Oanh! !!

Một tiếng vang điếc tai nhức óc, toàn bộ quan tài ầm vang vỡ nát.

Mảnh gỗ vụn vấy ra, dòng nước đục vàng cuộn trào lên, trong khoảnh khắc cuốn bọn họ vào trong nước.

Đỉnh đầu là một mảnh tối tăm mờ mịt, ảm đạm bất lực, tĩnh mịch trầm thấp.

Trong tầm mắt mênh mông, không có lục địa, không có bóng người, không có... Không có gì ngoài trời và nước.

Chương 1886: Vạn pháp giai không, nhân quả bất không

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, đã đứng trên mặt nước, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên chém về phía người áo đen.

Thân đao đẹp đẽ như bầu trời giữa hè, lúc gào thét quanh thân có huyết sát chỉ khí dày đặc như thực chất quanh quẩn, trong Huyết Sát có huyễn ảnh độc lâu cực kỳ nhạt chìm nổi, lại là Bùi Lăng đã thêm [Đọa Huyết Chú] vào trên đó.

Cửu Phách Đao bắn tới, ngay lúc lưỡi đao sắp rơi xuống đỉnh đầu người áo đen, hắn ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn ta lập tức nâng một cánh tay lên, chặn ở trước người.

Keng! !

Một luồng sóng xung kích vô cùng cường đại lấy hai người làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Mặt nước đục vàng gợn sóng tầng tầng lớp lớp đột nhiên tăng vọt, chẳng mấy chốc đã hóa thành từng vòng tường nước cao tới mấy trượng, không ngừng tăng lên, cuối cùng ầm vang rơi xuống.

Ầm!

Người áo đen đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Bùi Lăng thì bị một luồng lực lượng mạnh chấn động đến bay ngược ra, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã ổn định thân hình ở giữa không trung.

Trong hư không có một bóng dáng mềm mại mảnh khảnh thân ngột xuất hiện, Mạc Lễ Lan áo đen như đêm, mặt như hoa quỳnh, đạp không mà đứng bên cạnh Bùi Lăng.

Hai người đều nhìn chằm chằm phía trước, lạnh lùng nhìn người áo đen cũng đạp không mà đứng.

Trong chốc lát đôi bên không hề ra tay, nước sông phía dưới cuồn cuộn như trì trệ, tiếng nước giảm mạnh, gần như không còn.

Trong yên tĩnh, vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm nghị nhìn về phía người áo đen, đồng thời truyền âm cho Mạc Lễ Lan: "Mạc tiên hữu, giải quyết viên [tạo hóa chi chủng] này xong, ta có thể khôi phục đầy đủ lực lượng, có thể đánh thức bản tôn của ngươi."

Trong tình huống này, hắn đã không để ý tới hậu quả khi Chân Tiên thức tỉnh.

Không nghĩ cách diệt trừ [tạo hóa chi chủng] này, hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi cánh cửa thứ ba!

Hơn nữa, thông qua sự quan sát trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện ý chí Chân Tiên này rất dễ nói chuyện.

Dù gặp được tình huống như thế nào, đều chưa từng tức giận.

Nghĩ đến dù thức tỉnh thật, cũng chưa chắc là việc lớn gì...

Lúc này, vốn Mạc Lễ Lan còn rất khó chịu với hành động lần này của Bùi Lăng, nhưng nghe đối phương hứa hẹn xong, lúc này nói:

"Tốt! Bản tiên lại giúp ngươi một lần!"

Vừa nói xong, bóng tối như thực chất kéo dài ra từ trên người Mạc Lễ Lan, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này.

[Minh Thiên Chi Vụ] có thể ngăn cách ánh mắt và thần niệm, nhưng vì là hóa thân của mình thi triển, Bùi Lăng hoàn toàn không bị hạn chế, nhìn người áo đen chìm vào trong bóng tối, đang muốn tiếp tục ra tay, một giọng nói lạnh băng sâm nhiên, đột nhiên vang lên bên tai hai người: "Định!"

Thân thể Bùi Lăng lập tức dừng lại, không thể động đậy chút nào Bên cạnh hắn, Mạc Lễ Lan cũng như hắn, trong nháy mắt đứng thẳng bất động.

Vô số kiếm khí lạnh thấu xương sâm nhiên như hoa sen nở rộ, đột nhiên bộc phát trong bóng tối!

Không đợi bất kỳ một đạo kiếm khí nào rơi xuống, trong hai con ngươi Bùi Lăng có vô số phù văn nhỏ bé đan xen bốc lên, [Oán Yểm thần thông] !

Lập tức, tất cả hận ý, oán niệm, phẫn hận xung quanh... Như thiên hà cuốn ngược, đều bị Bùi Lăng thôn phệ vào trong cơ thể như cá voi hút nước.

Ngay sau đó, khí tức quanh người Bùi Lăng tăng vọt, [Trường Hận Chú] !

[Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Tu vi của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt phá vỡ mà vào Hợp Đạo, đột nhiên tránh thoát sự trói buộc của định thân.

Hắn có thể động đậy, Mạc Lễ Lan cũng khôi phục quyền khống chế thân thể theo, khí tức cũng tăng trưởng đồng bộ với Bùi Lăng.

Sắc mặt Mạc Lễ Lan lạnh lùng, bị bộ thân thể này giới hạn, nàng không phát huy được bao nhiêu thực lực.

Nếu không, dù "Nhân" trên người Bùi Lăng có nặng hơn nữa, nàng cũng không chịu ảnh hưởng!

Xoạt xoạt xoạt...

Mưa kiếm như chú, cuồn cuộn giáng xuống.

Bùi Lăng lập tức ra tay, đao khí huyết sắc gào thét di chuyển, tung hoành toàn trường, trong tiếng "keng keng keng keng keng"

không dứt, đã đỡ được tất cả mưa kiếm.

Huyền bào phần phật, Mạc Lễ Lan đứng trong gió, đánh ra một pháp quyết.

Trong [Minh Thiên Chỉ Vụ], lập tức vang lên tiếng vọng như vô số người thét lên khẩn cầu trộn lẫn với tiếng nói nhỏ.

Cùng lúc đó, từng dị tộc hình thù kỳ quái hiện ra trong bóng tối.

Một dị tộc cầm đầu màu da đen, tóc bện thành mấy chục cái bánh quai chèo mềm mại, trong bím tóc quấn quanh sợi tơ tính chất đặc thù nào đó, hai con ngươi ám trầm, sâu trong con ngươi có rắn hủy chầm chậm nhúc nhích, trên cánh tay lít nha lít nhít lân phiến nhiều màu, nhìn mà giật mình.

Ngay sau đó vài dị tộc, có người cao hơn mười trượng, mỗi một bước đều khiến toàn bộ phương thiên địa này chấn động; có người toàn thân mọc đầy lông vũ, mặt phấn gò má dài; có người mọc sừng thú, lúc gào thét để lộ ra răng nhọn trắng tinh bén nhọn...

Khí tức tất cả dị tộc hỗn loạn, ánh mắt hung tàn thị sát, sau khi xuất hiện không do dự chút nào, vọt thẳng về phía người áo đen.

rầm rầm rầm...

Người áo đen liên tục ra tay, lập tức đánh chết dị tộc điên dại xông tới trước nhất.

Chương 1887: Định quả tìm nhân

Chỉ có điều, dị tộc điên dại liên tục không ngừng như vô cùng vô tận, một lúc trước vừa bị diệt sát, ngay sau đó thi thể lại khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa xoay người bò lên, tiếp tục lao về phía người áo đen.

Thấy đám dị tộc điên dại giết mãi không hết, bóng dáng người áo đen đột nhiên loé lên, bay tới không trung, tiếng nói âm u lạnh lẽo, to lớn nói: "Chỉ lấy hôm nay đẹp, không sợ kiếp sau lo!"

Ngay sau đó, hai tay người áo đen giơ lên, núi xanh lồng lộng liên miên không dứt lập tức hiện ra, bóng núi nặng nề đập xuống giữa trời, bao trùm toàn bộ phương thiên địa này; Cùng lúc đó, trong dòng nước đục vàng xuất hiện vô số vong hồn, cùng nhau ngửa đầu phát ra tiếng hồn khiếu bén nhọn chói tai, dời núi lấp biển; Trong hư không thò ra từng cái tay to lớn, thi khí tràn ngập, chụp xuống dưới; Cánh hoa màu hồng nhạt bay lả tả như mưa, vô số rừng hoa lặng yên mở rộng cành lá, hoàn toàn bao vây tất cả dị tộc điên dại ở trong đó; Tiếng leng keng vang lên, đủ loại binh khí xuất hiện, xếp hàng bao quanh giữa không trung, mũi nhọn rét lạnh thấu xương đều chỉ thằng xuống toàn bộ mặt sông; Khí tức đường hoàng xông thẳng lên trời, bàn tay màu vàng óng nhạt lơ lửng giữa không trung, làm nổi bật vạn sự vạn vật đều như hạt bụi nhỏ; "Coong!" Không biết kiếm minh réo rắt truyền đến từ chỗ nào, một luồng ý lạnh đâm thẳng vào cốt tủy, chỉ về phía tất cả sinh linh từ xa xa; Sắc trời vốn tối tăm mờ mịt càng thêm ảm đạm gần như ban đêm, dường như yếm khí đến từ phương thiên địa này, căm hận, nguyền rủa như bông tuyết vô hình bay xuống từng mảnh; Lưu Ly tháp hư ảo dâng lên, phù văn to lớn hiện ra giữa hư không, Song Ngư truy đuổi, lực lượng sinh tử, khô khốc xoay tròn không ngớt, lực lượng hùng hậu như sóng biển dâng lên từng tầng, ngay sau đó là đại dương mênh mông tuỳ tiện; Quỷ trảo màu xanh đen phá vỡ chư pháp ngang nhiên vắt ngang giữa trời, tản ra uy năng kinh khủng tuyệt luân...

Sắc mặt Bùi Lăng vô cùng nghiêm nghị nhìn tình cảnh này, người áo đen này có thể sử dụng toàn bộ thuật pháp thần thông của chín môn phái lớn!

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, pháp lực bành trướng quanh người, đang muốn ra tay phòng ngự, lại nghe giọng Mạc Lễ Lan đột nhiên truyền vào trong tai: "Ngươi nhiễm Nhân quá nặng, nói cho ta biết tất cả Nhân!"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức lấy ra một khối ngọc giản trống không, trong nháy mắt đã viết tất cả ký ức trong gian dịch trạm thứ chín vào trong đó.

Ngay sau đó, hắn giao nó cho Mạc Lễ Lan.

Tiếp nhận ngọc giản, Mạc Lễ Lan lập tức áp nó lên mi tâm bắt đầu xem xét.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong tiếng đất rung núi chuyển động, vô số ảnh sáng thuật pháp cắt nát bầu trời, âm vang rơi xuống.

Mưa hoa màu hồng nhạt bồng bềnh, kiếm khí triền miên, gào thét như sấm, trào lên như biển, bành trướng bạo ngược.

Điên dại trong [Minh Thiên Chi Vụ] như trong lúa mạch trên đồng ruộng lúc bội thu, ngã xuống thành tốp, chia năm xẻ bảy, hôi phi yên diệt...

Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đạp không mà đứng, [Minh Thiên Chi Vụ] che đậy thần niệm thăm dò, vì vậy tất cả thuật pháp đều bị hai người thoải mái tránh thoát.

Trong giây lát, Mạc Lễ Lan đã xem hết ngọc giản, trực tiếp bóp chặt nó, sau đó tiếng nói lạnh băng nói: "Trước định Quả, sau tìm Nhân"

"Nó là hạt giống Quỷ Tang, lại từng được lực lượng Phù Sinh cảnh điểm hóa..."

"Phàm nhân đạt được nó, có cơ hội đạp vào con đường thành tiên."

"Nhưng đối ngươi ta mà nói... Đối với ta mà nói, có chút ít còn hơn không!"

Con đường thành tiên?

Trong lòng Bùi Lăng hơi động nhưng chẳng mấy chốc đã thu liễm lại tâm thần, hiện tại mặc kệ là con đường thành tiên hay cơ duyên tạo hóa khác, đều không quan trọng bằng mạng sống!

Bởi vậy, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết viên [tạo hóa chi chủng] này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm nói: "Ngươi lại giúp ta một chút sức lực, chắc chắn có thể diệt trừ nó!"

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, mười ngón mảnh khẳnh nhu hòa nhặt lên như hoa lan dần mở ra, trong lúc pháp quyết kết động lại có dị tộc điên dại như thủy triều chen chúc ra từ trong bóng tối, gào thét lao thẳng về phía người áo đen.

Cùng lúc đó, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ đột nhiên mãnh liệt như tiếng vang ngàn vạn người gào thét quanh quẩn xoay quanh, như giòi trong xương không ngừng truyền đến ý chí điên rồ, cuồng loạn, sa đọa của người áo đen.

Mạc Lễ Lan tiếp tục nói: "Phàm tục vạn pháp, ngươi và ta đều như mạng nhện kén tằm, lướt nhẹ là đi"

"Nhưng nhân quả càng phía trên vạn pháp, Nhân trên người ngươi quá nặng, không thể trực tiếp ra tay."

"Phải chọn một đầu Nhân có lợi cho ngươi, loại trừ nó quyết định Quả, mới có thể giết hắn."

Nghe lời này, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, từ kiến thức cấm kỵ mà hắn lấy được từ cánh cửa thứ hai, hiện tại đối với đạo nhân quả, mặc dù hiểu sơ qua một hai nhưng chọn một "Nhân"

ýgì?

Nghiêm túc suy nghĩ một lượt, hắn hỏi dò: "Có liên quan đến lại là có những huyễn cảnh mà ta từng trải qua?"

Mạc Lễ Lan nghi ngờ nhìn Bùi Lăng, đầu tiên lắc đầu, lại gật đầu một cái, trực tiếp giải thích: "Tương lai như cát sông hằng, vô tận vô lượng,"

Chương 1888: Định quả tìm nhân (2)

"Sau khi ngươi vào ở dịch trạm, tất cả thứ được chứng kiến đều không phải huyễn cảnh, mà là khả năng tương lai khác biệt"

"Từ lúc mới bắt đầu hạt giống Quỷ Tang này đã định ra một hậu quả xấu cho ngươi."

"Sau đó, tìm kiếm Nhân có hậu quả xấu nhất trong vô tận khả năng này."

"Sau khi tiến vào dịch trạm, tương lai mà ngươi trải qua lần đầu tiên là Nhân có hậu quả xấu nhất mà hạt giống Quỷ Tang tìm cho ngươi."

"Nhưng ngươi có ba tên thuộc hạ, trước đó đã tiếp nhận Nhân của ngươi, nên vào lúc ngươi gặp chuyện nguy cấp, hồi báo ngươi một phần Quả"

"Bởi vậy, ba lần tương lai sau đó đều là Quả của bọn họ."

"Nhân quả tướng trần, chân thực không giả."

"Bọn họ là Quả, cũng là Nhân tiếp theo của ngươi...

"Tất cả tương lai sau đó đều là Nhân có hậu quả xấu mà hạt giống Quỷ Tang tìm cho ngươi."

"Nhưng cũng tiếc, bản chất của ngươi và ta đều là tiên!"

"Tương lai vô tận, hạt giống Quỷ Tang lại có cực hạn"

"Hắn hao hết tất cả, lại không tìm được Nhân có hậu quả xấu cho ngươi."

"Nếu không, ngươi sẽ không giữ lại tất cả ký ức sau khi tiến vào dịch trạm, mà chỉ nhớ rõ ký ức của Nhân có hậu quả xấu!"

"Sở dĩ Nhân trên thân thể ngươi cực nặng, chính vì tất cả tương lai, hiện tại và quá khứ đều trở thành Nhân của ngươi."

"Hiện tại hạt giống Quỷ Tang đang lợi dụng những Nhân này, cưỡng ép hái Quả của ngươi!"

"Nếu hiện tại trực tiếp đưa chém giết nó, nó chỉ cần đổi một Nhân, ngươi lại phải đối phó nó một lần nữa!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu được, căn cứ vào lời nói của ý chí Chân Tiên, những huyễn cảnh luân hồi mà mình trải qua trước đó, mỗi một trận luân hồi đều đại diện cho một phần "Nhân".

Nếu phần "Nhân" này tương ứng với "Quả" là mệnh cách hắn bị đoạt, hoặc là thân tử đạo tiêu, vậy [tạo hóa chi chủng] sẽ trực tiếp dừng luân hồi.

Vậy phần "Nhân" sẽ lập tức hóa thành hiện thực!

Trên cơ sở này, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân cũng vì nguyên nhân nhân quả, đã giúp hắn một lần.

Đây cũng là điều hắn trải qua trong ba trận luân hồi trước, trận luân hồi thứ tư là hắn sử dụng hệ thống...

Lúc này, Bùi Lăng muốn tìm một cái có lợi cho mình nhất trong nhiều "Nhân" như vậy.

Nếu không, lúc ấy hắn luân hồi bao nhiêu lần trong dịch trạm, hiện tại [tạo hóa chi chủng] có thể phục sinh bấy nhiêu lần!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, Bùi Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định, trước mặt tất cả luân hồi, đều không biết tình huống của ba người Tô Tích Nhu, chỉ có một lần luân hồi cuối cùng ba người này bình yên vô sự.

"Nhân" có lợi nhất cho hắn, là một lần luân hồi cuối cùng!

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta chọn một lần cuối cùng!"

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, chợt nói: "Sau khi tiến vào gian dịch trạm thứ chín, trừ cái đó ra, phong cấm tất cả ký ức."

"Để mình chỉ nhớ rõ lần Nhân này, cũng chỉ tin tưởng lần Nhân này."

"Nhân này tức Nhân thật, Nhân này tức Nhân duy nhất!"

"Chỉ cần tạm thời phong cấm trí nhớ của hắn là được"

"Chờ sau khi thành công giải quyết hạt giống Quỷ Tang, nhân quả nhất định, dù trước đó có ngàn vạn Nhân cũng không còn quan trọng."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức gật đầu.

Hắn không biết chọn "Nhân" như thế nào, nhưng ý thức Chân Tiên đã nói như vậy, vậy hắn cứ làm theo là được!

Thế là, trong hai con ngươi Bùi Lăng lập tức hiện ra vô số phù văn.

[lãng quên chỉ "Pháp"] !

Chỉ có điều, lần này hắn thi triển với bản thân.

Chẳng mấy chốc, tất cả ký ức của Bùi Lăng liên quan tới gian dịch trạm thứ chín như bị cái gì đó lau đi, nhạt lại từng chút xíu rồi biến mất, cuối cùng chỉ nhớ rõ một lần luân hồi cuối cùng:

Hắn mang theo Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân đi vào dịch trạm, một đoàn người đều cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, nhưng cuối cùng gió êm sóng lặng tiến vào gian phòng nghỉ ngơi...

Làm xong đây tất cả, Bùi Lăng ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Tốt!"

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt xuyên qua [Minh Thiên Chi Vụ], nhìn về phía người áo đen đứng đằng xa, tiếng nói lạnh băng: "Giết!"

[Minh Thiên Chi Vụ] cuồn cuộn tràn ngập, trong tầm mắt là một vùng tăm tối, che đậy thần niệm cảm giác, vô số xì xào bàn tán gào thét bên tai, tiếng xột xoạt truyền đến có gần có xa như ngàn vạn yêu quỷ quái sinh đang ẩn nấp.

Người áo đen đạp không mà đứng, quanh người có kiếm quang trong vắt quanh quẩn lượn vòng, ngọn lửa màu vàng kim nhạt cháy hừng hực như lũ quét cuốn tới, sau khi mũ trùm bành trướng, vô số cánh tay thi khôi, oan hồn, huyết thi... San sát ở bên, sát khí lạnh thấu xương.

Trên đỉnh đầu hắn ta, từng ngọn núi xanh nguy nga chìm nổi, nhao nhao bay múa trong hư không, hắt vẫy như tuyết lớn.

Trong bóng tối, tiếng bước chân lộn xộn liên miên không dứt, đôi mắt từng dị tộc điên dại đỏ hồng, khí tức bạo ngược hỗn loạn, sau khi xuất hiện không do dự chút nào ra tay với người áo đen.

Thuật pháp thần thông quái đản quỷ quyệt, gào thét như mưa.

Người áo đen không nhúc nhích tí nào, rất nhiều thi khôi oan hồn chen chúc xung quanh lập tức xông tới.

rầm rầm rầm...

Một thi khôi khôi ngô cao lớn, cao mấy trượng, quanh người lấp lóe ánh sáng xanh, hơi khói xanh đen ẩn hiện, bước nhanh đến phía trước, một quyền đánh bay một dị tộc điên dại hình dạng như hồ, khuôn mặt như rắn ra ngoài.

Chương 1889: Đọa hóa

Ầm!

Dị tộc điên dại ngã mạnh xuống mặt sông, nước sông đục vàng lập tức thấm ướt thân thể, tê tê tê... Tiếng kêu kỳ quái liên tục truyền ra, trông như nước sông bình thường, lại đang điên cuồng đốt bị thương dị tộc điên dại này...

Trong khoảnh khắc, trên dưới toàn thân điên dại vết thương chồng chất, máu đặc chảy ào ạt, đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng hắn ta hung hãn không sợ chết, không thèm quan tâm sinh tử, lập tức nhảy ra khỏi mặt sông, rống giận lại lao tới.

Vài gốc xúc tu màu xám đột nhiên thò ra từ trong bóng tối, hung hăng ghìm chặt cái cổ của vài oan hồn, ngay sau đó oan hồn vốn không có hình thể cùng nhau phát ra một tiếng rít lên thê lương, hồn thể kiên cố lập tức nhạt lại một mảng lớn, trông trong suốt hơn nhiều.

Nhưng ngay sau đó, toàn thân oan hồn nổi lên ánh sáng xanh lấp lánh, màu sắc xanh tối nhanh chóng nhuộm lên xúc tu, lại dọc theo xúc tu nhanh chóng ăn mòn vào trong bóng tối, chẳng mấy chốc trong bóng tối sáng lên mấy đám lửa màu xanh tối, chiếu sáng một tấc vuông.

Dị tộc điên dại màu da đen, đầu đầy bím tóc, trong đôi mắt có rắn hủy đi khắp chậm rãi đưa tay, niệm tụng chú văn cổ xưa trúc trắc, theo chú văn tiến hành, phía trên thể xác thi khôi xa gần hiện lên lít nha lít nhít thi ban màu xanh đen.

Tay huyết thi to lớn giáng xuống từ trên trời, bắt lấy vô số dị tộc điên dại ven đường, tiếng xương cốt vỡ vụn "răng rắc, răng rắc, răng rắc... không dứt bên tai, máu đen bay lả tả như mưa rào...

Ngọn lửa màu vàng kim nhạt nặng nề nhảy nhót, mỗi một lần tăng vọt đều mang theo mùi khét lẹt do vô số dị tộc điên dại bị đốt cháy gần như không còn.

"Coong!"

Phi kiếm bay vù vù, tới lui tung hoành, kiếm quang lạnh thấu xương xuyên qua như điện, giết chết tất cả dị tộc điên dại tới gần người áo đen.

Đây đều là thuật pháp đích truyền của chín môn phái lớn!

Trong chốc lát, không có bất kỳ điên dại nào có thể thật sự tới gần người áo đen.

Chỉ có điều, [Minh Thiên Chỉ Vụ] ngăn cách thần niệm cùng rất nhiều thủ đoạn thăm dò, hơn nữa bên tai càng ngày càng cao ngang, đã gần bằng tiếng thì thầm Vĩnh Dạ, không ngừng quấy nhiễu phán đoán của người áo đen.

Khiến trong khoảng thời gian ngắn, nó không thể khóa chặt vị trí của chân thân Bùi Lăng.

Mũ trùm buông xuống, che đậy khuôn mặt, chỉ có ánh mắt yếu ớt quan sát tình hình chiến đấu giằng co như đang trầm tư.

Ngay lúc này, tất cả xông lên dị tộc điên dại, bỗng nhiên cùng nhau tự bạo!

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Huyết nhục và di cốt đồ tươi, đen nhánh bay múa đây trời, trong chốc lát xông qua hoa vũ, núi xanh, núi thây biển máu, mùi hôi thối điên cuồng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Khí tức hỗn độn, điên cuồng, sa đọa theo đó lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Trong chốc lát nước sông màu vàng đục phía dưới đều bị nhuộm thành màu đỏ đen.

Tất cả thi khôi, oan hồn, thi tay... Đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hóa, thi khôi mọc ra từng cái đầu, từng cánh tay, từng cái miệng; sau khi oan hồn rụt lại một hồi, đột nhiên nhô ra mấy cái đuôi mọc đầy lông vũ; phía trên thi tay bốc lên lít nha lít nhít bọc mủ, trong đó có từng xúc tu điền cuồng vặn vẹo, vung vấy...

Thậm chí kiếm khí trùng điệp trống không và ngọn lửa màu vàng kim nhạt tràn đầy uy nghiêm đường hoàng, cũng lập tức nhuộm lên một tầng khí tức sa đọa, hiện ra vẻ xanh đen, lập tức thoát khỏi sự khống chế của người áo đen.

Người áo đen nhìn tình cảnh này vẫn yên tĩnh đứng đấy, chỉ có điều phía dưới áo bào đen đột ngột nhúc nhích một trận, như có vật sống gì đó nhanh chóng đi khắp phía trên thể xác nó.

Trong tay áo thò ra mấy cái xúc tu hơi lay động, một cánh tay trong đó đột nhiên duỗi dài, vượt ra khỏi tay áo một mảng lớn, chỉ thấy trên cánh tay tái nhợt nhanh chóng mọc ra lân phiến và lông vũ, móng tay nhanh chóng dài ra, biến nhọn, ánh sáng lạnh lấp lóe như lưỡi dao.

Ánh mắt hắn vẫn âm u lạnh lẽo, trong giọng nói sâm nhiên lạnh lùng mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ, nói: "Tiên..."

Ngay sau đó, một đạo đao khí huyết sắc đột nhiên cắt ra từ trong bóng tối, uy năng bành trướng, khí thế như núi như biển, âm vang mà chém!

Sát ý cao ngất, sát cơ đập vào mặt, người áo đen lập tức lấy lại tinh thần, lúc này nâng lên một cánh tay còn có thể khống chế, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Núi xanh trùng điệp lại hiện ra giữa hư không, vô số phi kiếm lặng yên xuất hiện, dựa theo một loại thứ tự huyền diệu nào đó lơ lửng giữa không trung, hình thành một tòa kiếm trận sát cơ trùng điệp.

Huyết hải cuồn cuộn, gào thét mà tới, xương trắng chìm nổi trên mặt biển; ngàn vạn quỷ khóc đột nhiên truyền vào trong tai, lại là tiếng ồn ào bén nhọn chói tai trong một tòa quỷ ngục từ trên trời giáng xuống...

Trong chốc lát, đao khí của Bùi Lăng bị chấn nát, thuật pháp trùng điệp thần diệu khó lường, trong khoảnh khắc đã bao phủ Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, tiếng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói:

"Nghịch!"

Tất cả thuật pháp đánh về phía Bùi Lăng dừng lại, sau đó nhanh chóng rút lui.

Ngay sau đó, Bùi Lăng mở miệng lần nữa, điềm nhiên nói: "Chú!"

Chương 1890: Không có "Quả"

Vừa nói ra, thân thể người áo đen đang dị biến lập tức bắt đầu hư thối, chỗ miệng vết thương mọc ra từng mặt người oán độc, khóe miệng cong cong, nở nụ cười quỷ quyệt.

"Hì hì ha ha... Hì hì... ' Trong khoảnh khắc tiếng vui cười chói tai vang lên.

Người áo đen lập tức đánh ra một đạo pháp quyết cổ xưa tối nghĩa, nói: "Một nhân một quả, vạn nhân vạn quả."

"Vạn pháp giai không, nhân quả bất không!"

Bùi Lăng đang muốn tiếp tục ra tay, một đoạn ký ức vừa lãng quên lập tức rõ ràng trong đầu óc.

Lúc ấy hắn dẫn theo ba người Tô Tích Nhu tiến vào dịch trạm, sau đó...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng thi triển [lãng quên chỉ "Pháp"], ngăn cản mình hồi ức.

Cùng lúc đó, hắn ép buộc tất cả tâm thần mình tập trung vào đoạn ký ức mà mình chọn lựa ra.

Chỉ có một lần đó là thật, cái khác đều giả!

Mang theo loại tâm niệm gần như quyết tuyệt này, trong chốc lát đôi bên rơi vào giằng co.

Nhưng chẳng mấy chốc sự dị biến và [Vạn Hồn Chú] quanh người áo đen càng ngày càng nghiêm trọng.

Về phần thuật pháp chín môn phái lớn mà hắn ta vừa thi triển, toàn bộ đều bị Bùi Lăng dùng pháp tắc nghịch chuyển trở về.

Ngay sau đó, Bùi Lăng làm ra một động tác đưa tay giống như đúc người áo đen vừa rồi dưới tác dụng pháp tắc.

Rất nhiều thuật pháp chín môn phái lớn đánh ra từ bên Bùi Lăng, đánh về phía người áo đen!

Rầm rầm rầm!

Trong bóng tối nhìn không rõ, chỉ có tiếng thuật pháp va chạm vang lên mây xanh, ánh sáng như nghê, chợt mở chợt tàn.

Trong tiếng ù ù ồn ào náo động, Bùi Lăng lập tức cảm thấy hồi ức biến mất, người áo đen đã không thể tiếp tục tranh đoạt "Nhân"

với hắn!

Hắn thầm thở phào, thực lực của [tạo hóa chi chủng] này khác biệt, nếu không phải lần này có ý chí Chân Tiên ra tay giúp đỡ, dù có thể thắng cũng không thể thắng dễ dàng như vậy.

Lúc này, tất cả thuật pháp tản đi, thân thể người áo đen đã dừng dị biến, trên hắc bào xuất hiện từng vết rạn như đồ sứ cháy hỏng, khí tức yên lặng như chết đi đã lâu.

Bùi Lăng không do dự chút nào, trực tiếp chém một đao qua!

Xoạt!

Đao khí xinh đẹp ướt át, huyết sát chỉ khí tràn ngập như sương.

Tia sáng lạnh sắc bén xẹt qua hư không!

Nhưng ngay lúc đao khí sắp chém người áo đen thành hai khúc, cánh tay kia đột nhiên khẽ động, một phát bắt được đao khí, trong nháy mắt đánh tan thành phấn vụn!

Còn sống?

Bùi Lăng khẽ giật mình, đang muốn tiếp tục ra tay, đã thấy mặt sông màu vàng đục như nấu sôi: "ừng ực": "ừng ực": "ừng ực"...

Không ngừng bốc lên từng cái bọt khí có to có nhỏ.

Sau khi những bọt khí này xuất hiện, nhanh chóng bắn ra từng sợi tơ đen nhánh, nhiều vô số kể, lao nhanh mà đến từ bốn phương tám hướng, trên mặt sông nghiễm nhiên dâng lên một tầng sương đen.

Lăn lộn trào lên, toàn bộ kết nối với người áo đen.

Lực lượng liên tục không ngừng theo sợi tơ đen rót vào trong cơ thể người áo đen.

Một luồng đao ý cực mạnh khát máu, cuồng bạo, hung lệ, lập tức bành trướng khuấy động từ trên thân người áo đen, từ từ bay lên!

Người áo đen không nhúc nhích đạp không mà đứng, từng đạo vết rách còn đang không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều.

Trong đường vân nứt ra lại không có máu tươi chảy xuôi, mà tiêu tán ra sinh cơ bừng bừng, vô cùng tràn đầy.

Cùng lúc đó, xúc tu, lông vũ, lân phiến... Cùng bám vào phía trên những mặt người hư thối này, không ngừng tróc ra, rơi vào trong nước sông đục vàng...

Trường bào màu đen trên người hắn ta, cùng mũ trùm buông xuống cũng vỡ vụn từng mảnh, sau đó như gốm sứ nứt ra, bong ra từng mảng...

Mũ trùm rơi xuống, cuối cùng người áo đen đã lộ ra khuôn mặt thật.

Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng, khí chất như là một thanh hung đao tuyệt thế ra khỏi vỏ, rét lạnh bạo ngược, lại giống Bùi Lăng như đúc!

Chỉ có điều, khí tức của hắn ta không phải Phản Hư hậu kỳ, mà là Hợp Đạo kỳ!

Đây không phải dùng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] tạm thời tăng lên Hợp Đạo, mà là Hợp Đạo chân chính!

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức nhớ tới, lúc ban đầu ở đại đường dịch trạm, hắn lấy thân phận kiếm tu Hàn Âm Kiếm tông giằng co với một mình khác...

Một vị "mình" khác này là người áo đen!

Cũng là [tạo hóa chi chủng] !

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng lại ra tay không chậm, trường đao triền miên trên không, một sợi huyết sắc rào rạt mà lên, nơi đi qua vạn vật ngăn trở, hư không nứt nẻ, nước sông đục vàng âm vang nổ tung, thật lâu không thể khép lại.

Hồn thể rít lên bay cao, một tấm lưới lớn tuy thưa ầm vang mở ra, bao phủ phương thiên địa này!

Lúc này, trên thân người áo đen còn kết nối lấy lít nha lít nhít sợi tơ đen như sương mù, thân thể hắn ta không thể di chuyển, thấy đao khí đánh tới, người áo đen rộng lớn nói: "Trảm!"

Còn chưa nói hết câu, một đạo đao khí huyết sắc cô đọng như thực chất đột nhiên xuất hiện, ngàn vạn u hồn giăng khắp nơi, tiếng hồn khiếu che ngợp bầu trời, chấn động toàn bộ hư không, không gian vỡ nát từng khúc, lưỡi đao sắc bén vô song chém qua.

Đao ý trong đạo đao khí này không khác gì Bùi Lăng, chỉ có điều uy năng và khí thế trong đó lại càng mênh mông hùng hậu hơn do Bùi Lăng đánh ra [Âm Hoạch Không Minh Trảm] !

Chương 1891: Không có "Quả" (2)

Trong nháy mắt, hai đạo đao khí vẻ ngoài gần như không khác nhau chút nào chém vào cùng một chỗ, trong nháy mắt đao khí do Bùi Lăng đánh ra đã vỡ nát, đao khí của người áo đen lại là khí thế không giảm, tiếp tục chém về phía Bùi Lăng.

Oanh! !!

Hư không rung động mãnh liệt, nước sông màu vàng đục phía dưới ầm vang bộc phát, trong chốc lát nước sông cuồn cuộn đảo dòng, lộ ra thi hài bạch cốt lít nha lít nhít bên trong.

Thậm chí ngay cả [Minh Thiên Chỉ Vụ] cũng không thể khép lại trong chốc lát!

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, Bùi Lăng đã thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] xuất hiện ở nơi xa.

"Ông ông ông ông ông..."

Người áo đen vẫn đứng tại chỗ, sợi tơ đen trên người hắn bắt đầu đứt gãy từng sợi.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, cách bóng tối nhìn về phía đối phương, trong mắt có vẻ nghi ngờ.

Hắn cảm giác hiện tại như đang đối mặt với một "mình" khác!

Cùng lúc đó, giọng Mạc Lễ Lan đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Đây là Quả do hạt giống Quỷ Tang quyết định"

"Nếu nó thành công cướp đoạt tất cả mệnh cách của ngươi, chính là trạng thái này."

"Đổi một cách nói, hiện tại chúng ta phải đối phó với ngươi sau khi Hợp Đạo trong tương lai!"

"Hiện tại, mới thật sự là chiến đấu!"

Bùi Lăng nghe vậy lập tức cau chặt lông mày, không tìm được "Nhân" cướp đi mệnh cách của hắn, [tạo hóa chi chủng] này còn có thể lấy "Quả" căn bản không thực hiện được ra dùng?

Đang nghĩ ngợi, trong [Minh Thiên Chi Vụ] đột nhiên hiện ra một trận gió bão hỗn độn kịch liệt.

Gió lốc đen nhánh đột nhiên sinh ra, mang theo khí thế càn quét tất cả bay về phía người áo đen.

Người áo đen đột nhiên lạnh lẽo, hùng vĩ nói: "Chú!"

Gió bão hỗn độn đột nhiên sinh ra vô số mặt người đầy oán độc, phẫn hận, tất cả mặt người cong khóe môi, phát ra tiếng cười chói tai bén nhọn: "Hì hì ha ha... Hì hì..."

Đạn chỉ gió bão vỡ nát tiêu trừ, mặt người lại chưa từng chôn vùi mà bay lên, đánh về phía Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan.

Tiếng vui cười không dứt bên tai.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức biết hiện tại người áo đen này có thể sử dụng toàn bộ thuật pháp và thần thông của mình!

Ngoại trừ cái đó ra, [Minh Thiên Chi Vụ] đã không có tác dụng với hắn!

Bùi Lăng tiếng nói hùng vĩ nói: "Nghịch!"

Tất cả mặt người bay về phía Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đều bắt đầu rút lui dọc theo quỹ tích lúc đến.

Nhưng ngay sau đó một đạo đao khí huyết sắc quét ngang qua.

Đao khí hoành hành ngang ngược, chỗ đi qua tất cả mặt người đều bị chém thành bụi mù, hôi phi yên diệt. Đao khí không chịu chút trở ngại nào, tiếp tục quét về phía Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan.

Bùi Lăng không kịp tiếp tục sử dụng pháp tắc, nhanh chóng thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] tránh đi một kích này.

Lúc này, sau khi người áo đen đánh liên tục đã dừng lại, sợi tơ đen trên người hắn ta càng ngày càng gãy nhiều, khí tức của nó cũng càng ngày càng mạnh!

Mạc Lễ Lan áo đen như đêm, xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, mười ngón tay tinh tế trắng nõn như hoa nở hoa tàn, đánh ra một đạo pháp quyết phức tạp. Khí tức của nàng lập tức xảy ra sự biến hóa, trở nên quỷ quyệt tĩnh mịch, không thể suy đoán.

Ngay sau đó, trong [Minh Thiên Chỉ Vụ] đột nhiên hiện ra mấy bóng người khí tức mạnh mẽ.

Người cầm đầu như ưng như sói, hình dạng thon gầy lại có khí tức cường thịnh vô song, lúc pháp lực dao động quanh người, cho người ta một loại cảm giác kinh khủng; hai bên có mấy bóng dáng, có người áo bào trắng bồng bềnh, vòng vàng ảm đạm, lại không che đậy được ý quan sát cao xa; có người vẻ mặt sâu khổ, áo bào xám tổn hại nhưng khí tức tối nghĩa thâm trầm, không thể suy đoán; có người cẩm bào cũ nát, bên cạnh có hồn phong gào thét quanh quẩn; còn có người khuôn mặt oai hùng cương nghị, không giận tự uy, khí chất quanh người ung dung; lại có một bóng dáng khôi ngô cao lớn, yêu khí ngút trời...

Bùi Lăng lập tức nhận ra mấy người này, chính là Diệt Liên lão ma, Thiên Sinh giáo Loan Kiệu Khanh, Luân Hồi tháp La Đô, Trọng Minh tông Tả Cảnh Hành, Lưu Lam hoàng triều Viên Trường Chân và đại yêu Thanh Yếu mưu phản Độ Ách uyên lúc trước!

Nhân cơ hội này, hắn cũng nhanh chóng đánh ra pháp quyết, một đám vân triện huyết sắc dẫn đầu hiện ra trong hư không:

"Nơi đây không thể dùng đao"

Ngay sau đó, lại là một nhóm vân triện trong suốt xuất hiện: "Nơi đây không thể thi chú- Toàn bộ [Đọa Huyết Chú], [Vạn Hồn Chú] và [Vĩnh Chú thần thông] đều bị hai đầu [Sinh Tử Hiến Lệnh] phía trên bám vào!

Vân triện huyết sắc là quy tắc mà Bùi Lăng phải tuân thủ; một câu sau lại nhằm vào tất cả sự tồn tại ở đây ngoại trừ hắn ra.

Bây giờ người áo đen này có thể thi triển tất cả thần thông thuật pháp của hắn, trước hết hạn chế đối phương ra tay tiếp!

Trong kiến thức cấm kỵ đạt được từ cánh cửa thứ hai trước đó, để Bùi Lăng biết loại thuật pháp [Sinh Tử Hiến Lệnh] này, trả giá càng lớn, phát huy ra uy năng càng mạnh.

Hắn là đao tu, hiện tại hắn lấy dùng đao làm cái giá phải trả, có thể phát huy uy năng [Sinh Tử Hiến Lệnh] đến cực hạn!

Chương 1892: Tiên nhân này quá ngu ngốc

Trong [Minh Thiên Chỉ Vụ], Diệt Liên lão ma một ngựa đi đầu, đưa một ngón tay ra, hư không lập tức sinh ra vô số hoa sen màu mực, lúc dần nở ra đã gào thét bao phủ về phía người áo đen.

Người áo đen không tránh không né, bàn tay vung nhẹ lại chém ra một đạo đao khí như muốn hủy thiên diệt địa.

Rầm rầm rầm...

Hoa sen chưa nở rộ hoàn toàn, đã bị đao khí trảm diệt.

Đao khí huyết sắc mài một đóa sen mực tới tận cuối cùng, cũng lặng yên tiêu tán.

Người áo đen lại dừng ra tay, chỉ nghe tiếng "ong ong ong" không dứt, sợi tơ sau lưng hắn ta lại gãy mất rất nhiều.

Lúc này, phản yêu Thanh Yếu tiến lên trước một bước, toàn bộ thân hình đột nhiên bành trướng, biến lớn, trong khoảnh khắc hóa thành một con cự yêu đỉnh thiên lập địa, hình dáng như thằn lằn, sau lưng mọc lên vô số lưỡi dao...

Cần cổ nó thật dài, vô cùng linh xảo, mở ra cái miệng to như chậu máu, lộ ra hàm răng nhọn trắng đục cao cả trượng, ngang nhiên cắn xuống người áo đen.

Trong con mắt dọc màu đỏ tươi lớn như căn phòng hờ hững.

Người áo đen lạnh lùng nhìn qua, tiếng nói rộng lớn nói: "Chú!"

Quanh người phản yêu Thanh Yếu, trong miệng lớn lập tức bắt đầu nát rữa, miệng vết thương máu đặc cuồn cuộn, sinh ra từng mặt người oán độc.

Nhưng cùng lúc đó khí tức người áo đen bắt đầu suy yếu, thể xác cũng bắt đầu nhanh chóng hư thối, rách nát, vết thương hiện ra lít nha lít nhít mặt người.

Càng ngày càng nhiều sợi tơ đen trên người hắn ta đứt gãy, sợi tơ đen kết nối với nó đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Áo bào trắng bồng bềnh, tay áo Loan Kiệu Khanh đón gió phông lên, đưa tay nhấn một cái, lập tức trong [Minh Thiên Chỉ Vụ] vốn đã không thể ngăn cản tầm mắt cảm giác của người áo đen, lại như đen hơn chút nữa!

Một ma chưởng to lớn như núi cao bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, gầm thét nên xuống.

Ma chưởng đen như mực, bên trong như có tiếng kêu rên của vong hồn khó mà tính toán, chói tai bén nhọn xen lẫn với tiếng thì thầm Vĩnh Dạ, điên cuồng đánh thẳng vào tâm thần.

Hắn ta chậm rãi rơi xuống như muốn san cả người áo đen, tính cả dòng sông màu vàng đục phía dưới thành đất bằng!

Lần này người áo đen không có bất kỳ động tác gì, yên tĩnh đứng đó, mặc cho một chưởng này rơi trên người mình.

Oanh! !!

Ma chưởng hung hăng rơi xuống, người áo đen cứ thế rơi xuống vài chục trượng mới khó khăn lắm đứng vững, trong thất khiếu đã có máu tím đen chậm rãi thấm ra.

Miệng vết thương quanh người hắn hiện ra mặt người, khí tức hư thối rách nát vẫn chưa tản đi, thậm chí còn đang xấu thêm một bậc.

Nhưng ngay lúc này: "ong", một sợi tơ đen cuối cùng đã hoàn toàn đứt gãy!

Người áo đen lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Vạn ky câu mẫn tích, phương thức bản lai nhân"

"Ta cho ngươi Nhân, lấy Quả của ngươi!"

Tiếng nói vừa ra, khí tức của hắn ta lập tức tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, đột nhiên bước vào Hợp Đạo hậu kỳ, ngay sau đó tiếng nói hùng vĩ nói: "Nghịch!"

Nói sao làm vậy, thương thế do thuật pháp tạo thành quanh người hắn ta nhanh chóng phục hồi như thời gian rút lui.

Ma chưởng khổng lồ đen nhánh chợt xuất hiện, lại lui về dọc theo quỹ tích lúc rơi xuống không sai chút nào.

Chợt, người áo đen thi triển thuật pháp giống vậy, Loan Kiệu Khanh đứng đấy không nhúc nhích, không có bất kỳ né tránh gì, giống như người áo đen vừa rồi.

"Oanh!"

Ma chưởng vỗ mạnh xuống, Loan Kiệu Khanh phun máu tươi ngay tại chỗ, lúc nhanh chóng rơi xuống, bên tai không ngừng vang lên tiếng nứt xương.

Cùng lúc đó, nguyền rủa trên thân người áo đen cũng bắt đầu biến mất, nhưng khác với thuật pháp vừa rồi, [Đọa Huyết Chú], [Vạn Hồn Chú 1, [Vĩnh Chú thần thông] cũng không phải có người trực tiếp thi triển với hắn ta, mà do [Sinh Tử Hiến Lệnh].

Vì vậy, sau khi tất cả nguyền rủa trên thân người áo đen biến mất, Bùi Lăng thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh] cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

Ngay sau đó, ánh mắt người áo đen nhìn qua từng tầng bóng tối, nhìn về phía Mạc Lễ Lan, giọng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói:

"Tiên... Cũng không thể ngăn ta!"

Nói xong, ngón tay nó khẽ động, toàn bộ phía trên bầu trời lẫp tức có vô cùng vô tận đao khí rơi xuống.

Mỗi một đạo đao khí đều tràn ngập uy năng kinh khủng như có thể trảm diệt vạn vật, hủy thiên diệt địa, lít nha lít nhít, chi chít khắp nơi, bao trùm toàn bộ phương thiên địa này.

Sắc mặt Mạc Lễ Lan lạnh lùng, lúc kết động pháp quyết, không gian xung quanh người áo đen lập tức đông kết.

Ngay sau đó, Diệt Liên lão ma mỡ bàn tay, một đóa hoa sen màu mực to lớn đột ngột hiện ra từ trước ngực hắn ta, chằm chậm nở rộ.

Theo hoa sen nở ra, toàn bộ thiên địa vặn vẹo, tất cả đao khí rơi xuống thay đổi phương hướng, nhao nhao chém về phía người áo đen.

Tả Cảnh Hành và đám Hợp Đạo nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt hồn phong trùng điệp, huyết hải cuồn cuộn, vô số u hồn, thi khôi mênh mông vô bờ... Lại có ánh sáng vàng nhạt thỉnh thoảng hiện lên, yêu khí tản khắp, thiên ý như đao...

Bùi Lăng lại đánh ra pháp quyết, tiếp tục thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh].

Vân triện huyết sắc lơ lửng hiển hiện: "Ban ngày không thể song tu.

Chợt là vân triện trong suốt: "Vào đêm cấm chỉ pháp tắc."

Chương 1893: Tiên nhân này quá ngu ngốc (2)

Từ khi hắn nhập đạo đến nay, phần lớn bộ phận tu vi đều có được thông qua song tu...

Loại tình huống này, lấy song tu làm điều kiện cũng có thể phát huy tác dụng [Sinh Tử Hiến Lệnh] tới trình độ lớn nhất!

Hiện tại chỉ cần [Minh Thiên Chỉ Vụ] đại diện cho đêm tối này không tiêu tan, [Sinh Tử Hiến Lệnh] có thể vẫn có tác dụng với người áo đen!

Ngay sau đó, tất cả thuật pháp như mưa rào bay về phía người áo đen.

Giọng người áo đen âm u lạnh lẽo, hùng vĩ: "Nghịch!"

Thuật pháp khó phân biệt lập tức đảo ngược quay về, toàn bộ đều bị nghịch chuyển.

Người áo đen tiếp tục rộng lớn nói: "Quên!"

Trong đầu Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan lập tức trống rỗng.

Người áo đen vội nói tiếp: "Chú!"

Thân thể Bùi Lăng, Mạc Lễ Lan cùng tất cả Hợp Đạo điên dại bắt đầu hư thối, máu đặc chảy xuôi, từng khuôn mặt người hiện ra trên đó, tiếng vui cười chói tai.

Người áo đen lại mở miệng: "Trảm!"

Một lưỡi đao thông thiên hoành không hiện ra, rét lạnh đập vào mặt, khí thế như vực sâu như ngục chém về phía tất cả sự tồn tại trong [Minh Thiên Chi Vụ] !

Trong lúc nguy cấp, Mạc Lễ Lan tỉnh táo lại trước, nàng một phát bắt được Bùi Lăng bên cạnh, thân hình nhanh chóng nhạt đi, trong khoảnh khắc hai người hòa làm một thể với [Minh Thiên Chỉ Vụ] xung quanh.

Oanh!"

Lưỡi đao rơi xuống, [Minh Thiên Chi Vụ], dòng sông màu vàng đục, thậm chí toàn bộ phương thiên địa này đều bị chém thành hai khúc!

Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, Tả Cảnh Hành, La Đô, Viên Trường Chân, phản yêu Thanh Yếu... Những điên dại Hợp Đạo này đều vỡ nát, tiêu tán.

Cùng lúc đó, nguyền rủa trên thân người áo đen lại bộc phát!

Khí huyết khô bại, toàn thân hư thối, mặt người hiện ra, tu vi hạ xuống...

Đây là vi phạm [Sinh Tử Hiến Lệnh] khai ra [Đọa Huyết Chú], [Vạn Hồn Chú] và [Vĩnh Chú Thần Thông], chỉ có điều lấy trạng thái hiện tại của người áo đen, có nhiều nguyền rủa hơn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn ta trong chốc lát!

Khí tức hắn ta quanh người biến ảo, bắt đầu cưỡng ép áp chế nguyền rủa trong cơ thể.

Nơi xa, bóng dáng Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan hiện ra.

Sắc mặt Bùi Lăng vô cùng nghiêm nghị.

Những sự tồn tại ở khu chữ "Thiên" Độ Ách uyên từng khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng, lúc này đối mặt với một hắn khác Hợp Đạo kỳ, lại đều không chịu nổi một kích!

Bùi Lăng hít sâu một hơi, hiện tại hắn đã dùng hết toàn lực, lại không tổn thương được đối phương chút nào!

Ngược lại [tạo hóa chi chủng] vẫn chỉ dùng đủ loại thủ đoạn quen thuộc với hắn, căn bản không để lộ ra thực lực chân chính!

Trong tình huống này, hắn gần như không nhìn ra bất kỳ phần thắng gi!

Ngay cả ý chí Chân Tiên vừa mới bị lực lượng [tạo hóa chi chủng] áp chết Ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, Mạc Lễ Lan lại cười lạnh nói: "Tương lai, ngươi có thực lực thật sự không tệ."

"Thế nhưng, rất nhiều Quả tất có Nhân"

"Trước Nhân sau Quả, không Nhân tức không Quả."

"Cho dù hạt giống Quỷ Tang này ỷ vào theo hầu, trước định Quả, sau tìm Nhân, tất có giá phải trả!"

"Hiện tại, đổi một Nhân để nó trực tiếp thân tử đạo tiêu!"

Nghe vậy, Bùi Lăng cũng không có tâm tư lo lắng điều khác, lập tức hỏi: "Đổi như thế nào?"

Trong mắt Mạc Lễ Lan lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ rõ ràng, đủ loại dấu hiệu do Bùi Lăng này thể hiện ra rất giống một tiên nhân như nàng, nhưng có vẻ cái gì cũng không hiểu?

Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiên nhân ngu ngốc thế này!

Cân nhắc đến thời gian có hạn, chẳng mấy chốc hạt giống Quỷ Tang có thể khôi phục lại, Mạc Lễ Lan nhanh chóng giải thích:

"Quả do hạt giống Quỷ Tang quyết định là tương lai của ngươi."

"Hiện tại ngươi biết, nó cũng biết."

"Hiện tại ngươi không biết sau này mới biết, nó cũng biết!"

"Nhưng nếu ngược lại, ngươi biết một môn thuật pháp, nó không biết, vậy nó không thể là tương lai của ngươi."

"Nhân quả trái ngược như thế, ngươi và ta không cần tiếp tục ra tay, nó sẽ bị thiên đạo phản phệ!"

"Hiện tại ta đưa ngươi một môn tiên thuật mà ngươi chưa từng tiếp xúc, thậm chí ta cũng không biết, chỉ có bản tôn của ta mới có thể thi triển, ngươi lập tức dùng đến là được!"

Nói xong, Mạc Lễ Lan đầu ngón tay điểm một cái, một sợi [Minh Thiên Chi Vụ] sền sệt như thực chất nhanh chóng chui vào mi tâm Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, trong đầu Bùi Lăng lập tức có thêm miêu tả của một loại thuật pháp.

Thuật pháp tên là [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên].

Thuật pháp này có thể khiến người thi thuật hóa thân thiên đạo, làm chúng sinh vạn vật hoảng sợ run rẩy, e ngại người thi thuật như e ngại thương thiên trong nơi tối tăm.

Trong giây lát, hệ thống hoàn thành thu nhận sử dụng: "Leng keng! Mời ký chủ đặt tên cho tiên thuật xa lạ."

Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Gọi [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] "

Hiện tại thời gian cấp bách, hắn không rảnh suy nghĩ sâu xa, lúc này lại mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] "

Chương 1894: Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cần lực lượng pháp tắc..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có lực lượng pháp tắc...

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng nhanh chóng mất đi quyền khống chế thân thể, cùng lúc đó ký ức vừa bị hắn chủ động lãng quên cũng lập tức xuất hiện lại...

Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng bỗng cảm giác không ổn.

Chỉ có điều, hiện tại thân thể của hắn bị hệ thống điều khiển, lại không làm được cái gì.

Đang nghĩ ngợi, khí tức của hắn nhanh chóng biến hóa, hai cánh cửa từ từ bay lên sau lưng.

Một cánh cửa ra vào quỷ quyệt sâm nhiên, một cánh cửa ra vào hoa mỹ huyền diệu.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, chỉ đánh ra một cái pháp quyết cổ xưa thật đơn giản, sau đó lại bị hệ thống khống chế, bờ môi mấp máy, im ắng đọc lên tám văn tự.

Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời như đột nhiên sụp xuống, nhanh chóng ảm đạm.

Kiếp vân đen nhánh không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau đó nhanh chóng tụ tập.

Hai sợi lôi điện màu tím đen như mãng xà di chuyển trong đó, khí tức thiên uy huy hoàng tràn trề giáng xuống!

Lôi đình chưa giáng xuống, khí tức hủy diệt, kinh khủng đã tùy ý tản ra.

[Minh Thiên Chỉ Vụ] kia như bóng tối che đậy tất cả cũng không thể ngăn cản, lặng yên tản đi.

Nước sông màu vàng đục lập tức yên tĩnh như chết, thậm chí dòng nước cũng yên tĩnh bất động.

Lúc này, người áo đen thành công ngăn chặn tất cả nguyền rủa trong cơ thể, đang muốn ra tay, chợt thấy thiên uy lẫm liệt như một luồng ý chí to lớn, không thể ngăn cản, không thể né tránh phát ra từ nơi tối tăm, dù khoảng cách ngàn vạn vẫn khóa chặt hắn ta.

Một sự sợ hãi cực lớn trước nay chưa từng có như cơn mưa to trút xuống, điên cuồng quán chú vào trong lòng của nó, toàn thân nó, tất cả nó!

Người áo đen vừa nhúc nhích đầu ngón tay lập tức cứng đờ, nó cảm thấy mình như bị ấn vào thủy triều sợ hãi, không dám tiếp tục ra tay chút nào.

Ngay sau đó, kiếp vân trên đỉnh đầu càng ngày càng khổng lồ, khí tức lôi đình càng ngày càng đậm, luồng ý chí hủy diệt kinh khủng kia cũng càng ngày càng gần...

Người áo đen như không chịu nổi tiếp nhận, thân hình của nó bắt đầu vặn vẹo nhe không thể tiếp tục duy trì dáng vẻ của Bùi Lăng.

Không dám tiếp tục trì hoãn, người áo đen lập tức chật vật đánh ra pháp quyết giống Bùi Lăng như đúc, trầm thấp, khàn giọng nói: "Ngươi trồng Nhân, ta đến Quả!"

Chỉ có điều, lời nói vừa rơi xuống, pháp lực trong cơ thể hắn ta lại không phản ứng chút nào.

Trên áo bào đen xuất hiện từng vết rách rõ ràng, thân thể của nó bắt đầu sụp đổi Người áo đen lập tức rõ ràng, hiện tại Bùi Lăng không thi triển pháp thuật, mà là tiên thuật. Hơn nữa, nguồn gốc tiên thuật này cũng không phải đến từ phương thế giới này!

Hiện tại tiên thuật này không có "Nhân" ở giới này, mà không có "Nhân", đương nhiên sẽ không có "Quả"!

Bởi vậy, chỉ dựa vào nhân quả, không thể diễn hóa ra tiên thuật này!

Lúc suy nghĩ người áo đen xoay chuyển, quanh thân xuất hiện càng nhiều vết rách, áo bào của hắn ta vỡ vụn từng mảnh, sau đó rơi vào trong nước sông đục vàng, huyết nhục của hắn ta bắt đầu tróc ra, thể xác bắt đầu rì rào rung động, phong hoa một chút xíu...

Hiện tại "Quả" của nó là tương lai của Bùi Lăng!

Nhưng hiện, nó lại không thể diễn hóa tiên thuật mà Bùi Lăng biết.

Nhân quả trái ngược, đại đạo phản phệt!

Thể xác và thần hồn, tu vi, pháp lực bắt đầu tán loạn đau khổ, lập tức bao phủ người áo đen, khí tức của nó nhanh chóng suy yếu, quanh người tràn ngập tử khí.

Trong lòng biết lúc này là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người áo đen chật vật đánh ra một đạo pháp quyết quỷ quyệt cổ xưa, mở miệng nói: "Một nhân một quả, vạn nhân vạn quả."

"Vạn pháp giai không, nhân quả bất không!"

Nó muốn thay đổi "Nhân" lần thứ hai, khác với vừa rồi, lần này người áo đen nhạy cảm phát hiện có một đầu "Nhân" có thể đổi!

Nhưng chẳng mấy chốc người áo đen lập tức thu hồi pháp quyết, "Quả" tương ứng với "Nhân trạm... Một khi đổi sang "Nhân" kia, hiện tại nó sẽ lập tức tiêu kia là nó bị chú sát ở trong dịch vong!

Lúc này, thân thể người áo đen đã sụp đổ không thành hình người, cuối cùng hắn ta không duy trì được tư thế đạp không mà đứng, rơi xuống từ giữa không trung.

"Bịch!"

Người áo đen rơi thẳng vào trong nước sông cuồn cuộn.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Giữa không trung, khí tức quanh người Bùi Lăng thu liễm, kiếp vân dày đặc phía trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh tản đi, hai cánh cửa ra vào nguy nga cũng lặng yên tiêu tán, tất cả đều như chưa từng xuất hiện.

Khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng nhìn qua dòng sông chậm rãi chảy xuôi phía dưới, thầm thở phào.

Chương 1895: Không sợ tiên ma không sợ trời!

Người áo đen không đổi "Nhân", điều này cực kỳ tốt!

Ngay sau đó, hắn lập tức sử dụng [lãng quên chỉ "Pháp"] phong tỏa trí nhớ của mình.

Vào lúc này, áo đen lóe lên, Mạc Lễ Lan lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, thản nhiên nói: "Nơi này của tiên hữu có lực lượng pháp tắc dư dả, chuyện kế tiếp rất đơn giản."

"Cho ta mượn một chút lực lượng pháp tắc."

"Tốt!" Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự, trên đỉnh đầu lại hiện ra hai cánh cửa ra vào nguy nga đáng sợ kia.

Mạc Lễ Lan nhẹ giơ cổ tay trắng lên, vẫy tay, cưỡng ép nhiếp thủ một sợi lực lượng như sương mù màu xám đen từ cửa ra vào thứ nhất.

Chợt nàng lập tức thi triển pháp quyết, chính là [Minh Thiên Đại Mộng] !

Lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện ba bóng dáng yểu điệu, bọn họ nhanh chóng tới gần.

Trong nháy mắt đã độn đến trước người Bùi Lăng.

Ba người này một người áo đen váy vàng, xinh đẹp rực rỡ; một người váy lụa màu tú y, cầm trong tay nhánh hoa, mặt hoa da phấn nổi bật lẫn nhau; một người quần áo đơn giản nhưng kiếm ý quanh người nghiêm nghị, như hồng mai cao ngạo nở rộ trong tuyết.

Chính là Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân.

"Tô Ly Kinh, xảy ra chuyện gì?" Tô Tích Nhu lập tức hỏi, lúc bọn họ rời khỏi dịch trạm đã chậm hơn Bùi Lăng một chút, hiện tại vừa chạy tới đã phát hiện điều không đúng.

"Vừa rồi có người đấu pháp ở nơi này. ' Mạnh Hồng Huyến nhíu mày nhanh chóng nói, nhưng trong lòng rất nghi ngờ.

Chín gian dịch trạm đã kết thúc, lại còn có người tới ngăn cản Bùi Lăng?

"Là Hợp Đạo tông môn nào?" Hoàn Uẩn Chân trầm giọng hỏi thăm, phi kiếm bản mệnh đeo ở sau lưng đã nóng lòng muốn ra, lại chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào.

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn giải thích, chín cột sáng cao vút trong mây, nguy nga hùng tráng đột nhiên từ ầm vang dâng lên chín phương hướng khác nhau!

Chín cột sáng này đều có màu sắc u ám, khí tức âm u lạnh lẽo, tối nghĩa, ngột ngạt, nhưng chỗ sâu trong cột sáng lại như nổi lên cái gì đó, có một loại cảm giác sức sống tràn trề rung động.

Trong mỗi một cột sáng đều có một tòa dịch trạm cổ xưa từ từ bay lên.

Chín gian dịch trạm không ngừng lên cao, lên cao, tăng lên nữa...

Chẳng mấy chốc, bọn chúng bay lên không trung, ầm vang chạm vào nhau ở giữa không trung!

Oanh! !

Sau một tiếng vang kinh thiên động địa, chín gian dịch trạm thịt nát xương tan, toàn bộ phương thiên địa này như cũng đột nhiên chấn động theo.

Giữa không trung, dịch trạm nát thành bột mịn trong va chạm, lại không có bất kỳ tạp vật gì rơi xuống hoặc bay ra, mà hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng hỗn độn Quả cầu ánh sáng lập tức rơi vào trong sông.

Nước sông vốn bình ổn lập tức dấy lên sóng nước to lớn.

Sóng nước ngập trời, vô số di cốt, thi hài, độc lâu chìm nổi theo dòng nước, khí tức âm u lạnh lẽo sâm nhiên ầm vang tản ra.

Ngay sau đó, nước sông bị lực lượng vô hình tách ra từng tầng, một con mắt to lớn chầm chậm dâng lên.

Toàn thân đôi mắt này đen nhánh, trong con ngươi có ánh sáng oánh nhuận rực rỡ khó mà miêu tả, ánh sáng kia vô cùng nồng đậm, khí tức tối nghĩa cường đại, lại là phía trên Hợp Đạo, loại cảm giác rùng mình kia khiến người ta càng sợ hãi hơn.

Hắn ta lạnh băng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, âm u lạnh lẽo, yên lặng như lực lượng hùng hậu bị đè nén...

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, đây là [tạo hóa chi chủng] mà hắn thấy ở chỗ sâu dưới đáy nước, cũng là bản tướng thật sự của [tạo hóa chi chủng] !

Không có gì bất ngờ xảy ra, [tạo hóa chi chủng] này có tất cả ba trạng thái...

Một là người áo đen trong dịch trạm, thực lực tu vi ở khoảng Hợp Đạo trung kỳ, có thể thi triển tất cả thần thông thuật pháp của chín môn phái lớn, thực lực mạnh mẽ. Nhưng có ý chí Chân Tiên phối hợp, hắn muốn thắng cũng không khó.

Thứ hai, lại là hình thái "Quả", có được thực lực Hợp Đạo hậu kỳ, lại có thể sử dụng tất cả thuật pháp và thần thông của "Quả".

Nếu không phải có ý chí Chân Tiên giúp đỡ, có thể giải quyết đối phương từ căn nguyên nhân quả, xác suất Bùi Lăng thủ thắng có thể nói là cực kỳ xa vời.

Sau đó là trạng thái thứ ba, đã là bản tướng cũng là tạo hóa đến thẳng hoàn mỹ!

" [tạo hóa chi chủng] !"

Nhìn con mắt to lớn này, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân đều hoảng sợ nói.

Ngay sau đó, ba người thay đổi sắc mặt, Tô Tích Nhu cau mày:

"Không được!"

Vừa nói xong, trong [tạo hóa chi chủng] đột nhiên truyền đến một luồng lực hút vô cùng cường đại.

Thân thể, tu vi, hồn phách, thọ nguyên của năm người Bùi Lăng, Mạc Lễ Lan, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân... Tất cả đều không bị khống chế lao vào sâu trong con ngươi [tạo hóa chi chủng].

Bùi Lăng lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản, rộng lớn nói:

"Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Khí tức của hắn lập tức biến ảo, dường như hắn là thiên đạo, hắn là kiếp nạn, hắn là thứ khiến chúng sinh sợ hãi, bầu trời mịt mờ phía trên hồng trần!

Lực hút của [tạo hóa chi chủng] lập tức im bặt dừng lại.

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan bình thản đạp không mà đứng, không hề bị lay động, tiếp tục thi triển pháp quyết.

Chương 1896: Không sợ tiên ma không sợ trời! (2)

[Minh Thiên Chi Vụ] vô cùng đậm đặc lấy nàng làm trung tâm, thuận theo làn váy lay động, lan tràn ra bốn phương tám hướng như thủy triều.

Tô Tích Nhu lập tức ra tay, thi khôi to lớn hiện ra giữa hư không, nắm lại nắm đấm như gò núi, đánh về phía [tạo hóa chi chủng].

Trong nhánh hoa của Mạnh Hồng Huyến hơi lay động, mưa hoa lao xao, một dòng suối như ánh trăng lưu động, lại bàng bạc như sương tuyết tan, hàng trăm hàng ngàn bàn tay như ngọc trắng nhô ra từ sau lưng nàng, nhiều loại thuật pháp như mưa rào rơi xuống [tạo hóa chi chủng].

Hoàn Uẩn Chân khẽ nhếch hàng mi, trường kiếm sau lưng rào rào ra khỏi vỏ, thanh minh vút không, kiếm quang lóe lên đã tới trước mặt [tạo hóa chi chủng], kiếm quang lạnh thấu xương bạo khởi, ngang nhiên chém ra!

[tạo hóa chi chủng] nhẹ nhàng trôi nổi, hư không phía trên nó đột nhiên hiện ra một gốc cây dâu to lớn như muốn che khuất, tán cây cao vút như nắp ô.

Gốc cây dâu này vô cùng to lớn như độc mộc thành quốc... Nhìn lại bóng dáng nó là hư ảnh Quỷ Tang!

Cây dâu lớn che trời như mây đen, chặn toàn bộ phương bầu trời này.

Thuật pháp của ba người Tô Tích Nhu rơi vào phía trên hư ảnh, như bọt biển bị gợi lên, trong nháy mắt phá diệt không thấy.

Cây dâu lớn yên tĩnh đứng sừng sững, bóng tối đầu cành nhúc nhích biến ảo, trong giây lát nổi lên hư ảnh từng tông môn.

Biển mây cuồn cuộn giữa chư phong san sát, chỗ sâu có cung điện như tiên cung bay trên cửu thiên, rõ ràng là Trọng Minh tông! Một trăm linh tám tầng Lưu Ly tháp trầm mặc nhô lên từ cát vàng, xung quanh có vô số bóng tháp cao thấp chen chúc, chính là Luân Hồi Tháp! Tế đàn to lớn màu trắng lơ lửng trên bầu trời, lửa tế đen nhánh chậm chạp nhảy nhót, khí tức không rõ cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng, đây là Thiên Sinh giáo!

Cửa ra vào đơn sơ tùy ý lơ lửng giữa vòm trời, biển mây từ tụ tán phía sau, đủ loại lầu các thiên kì bách quái, không có kết cấu gì, đây là Vô Thủy sơn trang!

Còn có Tố Chân Thiên như ráng mây xán lạn ngời ngời, Lam Kinh nguy nga trang nghiêm, Yến Tê thành như ổ bảo to lớn, Cửu Nghỉ sơn có chín ngọn núi tráng lệ liên miên uốn lượn, Hàn Ẩm Kiếm tông có kiếm ý như trường kiếm triền miên quanh quẩn như thực chất...

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng giật mình, hắn đã từng thấy tình cảnh tương Tự!

Lúc đầu ở Thiên Ngoại đảo, thôn trưởng Tang thôn "Tang" đã từng lộ ra hư ảnh gốc cây dâu lớn.

Chỉ có điều, gốc cây dâu lớn phía sau "Tang" kém xa về nguy nga, hùng tráng, kinh khủng của gốc cây dâu lớn do [tạo hóa chi chủng] bày ra.

Hơn nữa, trước gốc cây dâu lớn kia, giữa cành lá nâng lên chỉ là mười hai toà thành trì phàm nhân; nhưng hư ảnh cây dâu lớn [tạo hóa chi chủng], giữa cành lá lượn quanh lại là chín môn phái lớn ở Bàn Nhai giới!

Lúc này, một giọng nói tối nghĩa, khàn giọng, lạnh băng ầm vang:

"Ta là thần mộc chủng, nhận Hi Hòa, trấn Cam Uyên, nhảy vào U Minh...

"Không sợ tiên!"

"Không sợ ma!"

"Không sợ trời!"

Hư ảnh chín môn phái lớn không ngừng hiện ra giữa cành lá cây dâu lớn, chẳng mấy chốc xuyên qua kiếp vân, chín tòa sơn môn phong cách không đồng nhất ngạo nghễ đứng sừng sững, mặc dù chỉ là hư ảnh, bên trong có đủ loại khí tức tiêu dao tuỳ tiện, tối nghĩa tiều tụy, duy ngã độc tôn, tâm ta đường hoàng, binh đạo vĩnh hằng, linh hoạt kỳ ảo hoạt bát, kiếm ý cao ngất, sinh mà tôn quý, duy tài là nâng... Lại ngưng đọng như thực chất, cứng như bàn thạch, trong chốc lát đè xuống thiên uy huy hoàng!

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, lại không dùng được tiên thuật!

Ngay sau đó, hư ảnh Trọng Minh tông hơi rung động, sự dao động lạnh băng lập tức truyền khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Tô Tích Nhu không thể chống đỡ một chút nào, trong nháy mắt không chỉ nàng bị trấn áp, đao đạo, [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], L Âm Hoạch Không Minh Trảm] cùng rất nhiều thuật pháp, công pháp, thần thông mà Bùi Lăng được truyền lại từ tông môn đều bị trấn áp.

Chỉ có truyền thừa của "Chú", cùng tiên thuật mà ý chí Chân Tiên truyền thụ cho hắn không bị ảnh hưởng.

Chợt hư ảnh Tố Chân Thiên kia đột nhiên bắt đầu thiêu đốt ra ngọn lửa xinh đẹp rực rỡ, giữa ngọn lửa hừng hực có màu sắc xinh đẹp biến ảo ngàn vạn khó mà miêu tả.

Sắc mặt Mạnh Hồng Huyến thay đổi, một thân công pháp, thuật pháp, thần thông... Tất cả thủ đoạn lấy được từ tông môn đều bị phong cấm, cũng không còn cách nào sử dụng.

Tiếp theo là Hàn Ảm Kiếm tông, trong tiếng trường kiếm réo rắt, sống lưng Hoàn Uẩn Chân thẳng tắp như tiêu thương, trên mặt hiện ra vẻ cố gắng chống cự nhưng kiếm ý quanh quẩn ở bên vẫn bị phong cấm vào trong cơ thể từng chút một, nàng không thể động đậy chút nào, ngay cả phi kiếm bản mệnh liên hệ tâm thần cũng vắng lặng im ắng.

Sau đó là Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Cửu Nghi sơn, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành... Hư ảnh sáu môn phái lớn lần lượt có dị động, tách ra vô số ánh sáng, thuật pháp, thần thông, pháp tắc khó mà tính toán...

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức mặc niệm trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác..."

Nhưng chưa nói ra tên thuật pháp uỷ thác, toàn bộ trước mắt đã xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Chương 1897: Chín mặt trời giữa trời

Ánh sao mông lung, lạnh băng lại sáng chói.

Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện ở đây, còn không kịp suy nghĩ sâu xa, hắn đã cảm thấy thực lực tu vi của mình đột nhiên tăng lên tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố.

Sự trấn áp của hư ảnh Trọng Minh tông lập tức mất đi hiệu quả.

Ngay lúc này, xung quanh nhanh chóng hiện ra bóng dáng Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến, Hoàn Uẩn Chân và [tạo hóa chi chủng] !

Mạc Lễ Lan cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ có điều nàng không còn là dáng vẻ nữ tu Tố Chân Thiên Mạc Lễ Lan, mà thay sang một bộ cung trang màu phấn trắng nhạt, dung mạo uyển lệ, dáng về ung dung đoan trang như quý nữ được dạy dỗ tốt nhất thiên hạ... Chính là Trang Thục công chúa!

Bùi Lăng lập tức hiểu được, nơi này là đọa... Là mộng cảnh Chân Tiên!

Vừa rồi Mạc Lễ Lan yêu cầu lực lượng pháp tắc của hắn là vì thời điểm này!

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức chuyển dời ba người Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân khỏi nơi đây.

Đây là mộng cảnh Chân Tiên!

Hiện tại hắn đã khôi phục tiên vị nắm giữ trước lúc đi vào, nhưng ba người Tô Tích Nhu lại vẫn chỉ là tu vi Hợp Đạo, chưa chắc có thể nhìn thẳng chân dung của hắn vào lúc này.

Vì đề phòng ba người xảy ra chuyện chẳng may, tất nhiên không thể để các nàng ở lại nơi đây.

Ngay lúc này, [tạo hóa chi chủng] phát ra vô số thuật pháp, thần thông, pháp tắc bắt nguồn từ truyền thừa đỉnh phong của chín môn phái lớn, như mưa rào cuồn cuộn rơi xuống Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức đưa tay, một bàn tay màu vàng óng nhạt vô cùng to lớn, khí tức đường hoàng đột nhiên hiện ra.

ầm ầm ầm ầm ầm!

Tất cả công kích đều bị bàn tay lớn này ngăn trở.

Ngay sau đó, bàn tay này không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc che đậy toàn bộ trời sao, một phát nắm chặt toàn bộ [tạo hóa chi chủng], tính cả hư ảnh Quỷ Tang, hư ảnh chín môn phái lớn vào bên trong.

Đây là Lưu Lam hoàng triều [Cảm Thiên Thủ] !

[tạo hóa chi chủng] bị bàn tay khổng lồ nắm chặt, khí tức nhanh chóng lụi bại, hư ảnh Quỷ Tang to lớn lập tức khô héo tàn lụi, hư ảnh chín môn phái lớn nâng đố trên đó như tranh thuỷ mặc bị cơn mưa rào làm ướt nhẹp, lấy tốc độ vô cùng nhanh nhạt đi...

[tạo hóa chi chủng] tối nghĩa, tiếng nói khàn khàn vang lên:

"Ta nhân thành ta quả, ta đi giẫm đạp tâm ta!"

Tiếng nói vừa ra, khí tức của hắn ta vừa suy yếu đã lập tức cường thịnh, chỉ có điều sinh cơ bừng bừng vốn tràn ngập trong con mắt, lại lộ ra một luồng tử khí khó nói lên lời.

Hư ảnh Quỷ Tang khô héo lại ngưng thực, nhưng cành lá của nó lại xảy ra sự biến hóa cực lớn: Vốn là màu xanh đậm nhạt không đồng nhất, cành lá nhuộm màu vàng nhàn nhạt, hóa thành khói màu xám nặng nề tử ý, không ngừng tiêu tán sương mù xám xịt.

Trong sương mù hiện ra từng độc lâu vô cùng oán giận, màu sắc thân cành chuyển thành trắng đục, nhìn kỹ lại rõ ràng là vô số di cốt hợp lại mà thành, âm khí ngưng đọng như thực chất xông lên trời không, ý lạnh tản khắp, sương tuyết màu đen bồng bềnh điên cuồng rơi xuống như lông ngỗng.

[Cầm Thiên Thủ] của Bùi Lăng, bị tán cây nguy nga âm tà chống ra từng chút một.

Phía trên cành lá, hư ảnh chín môn phái lớn nhúc nhích một trận, hóa thành chín mặt trời gay gắt lơ lửng.

Chín mặt trời giữa trời, sóng nhiệt ngập trời!

Tuy là hư ảnh nhưng lúc treo cao lại không giữ lại chút nào tản ra luồng hơi nóng cuồn cuộn, khí thế bễ nghễ vạn vật, coi thương sinh như chó rơm như nộ hải sóng lớn cuồn cuộn mà đến.

Toàn bộ phương thiên địa này lập tức dấy lên ngọn lửa thuần màu vàng.

Ngọn lửa rào rạt vô cùng nóng bỏng, kiêu hoành vô song như muốn đốt diệt toàn bộ phương không gian này.

Liệt hỏa đập vào mặt mà tới, trong khoảnh khắc đã đốt lên người Bùi Lăng, sắc mặt Bùi Lăng lại bình tĩnh như trước, không nhúc nhích tí nào đạp không mà đứng, hiện tại hắn là tiên!

Mặc kệ hỏa diễm gì, cho dù là ngọn lửa chí dương chí liệt đến từ nắng gắt cũng không thể tạo ra chút tổn thương nào với hắn vào giờ phút này.

Nhìn chằm chằm ([tạo hóa chi chủng] trước mặt, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên.

Lúc trước tù phạm ở chỗ sâu nhất khu chữ "Thiên" Độ Ách uyên, sau khi ma tu Diệt Liên lão ma bị ý chí Chân Tiên mang vào tiên mộng, lại không chịu nổi cả một câu của hắn, nhưng lúc này [tạo hóa chi chủng] lại có thể giãy giụa phản kích trong tình huống hắn tự mình ra tay!

Nếu nơi này không phải là mộng cảnh...

Không!

Thậm chí dù là hắn thi triển ra [Minh Thiên Đại Mộng], cũng khó có thể chiến thắng [tạo hóa chi chủng] vào lúc này!

Đáng tiếc, lúc này lực lượng của hắn hoàn toàn đến từ vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc, trừ khi thực lực [tạo hóa chi chủng] mạnh hơn Vĩnh Dạ hoang mạc.

Nếu không, tất cả sự phản kháng đều là phí công.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, Bùi Lăng tản đi [Cảm Thiên Thủ].

Không có áp chế, tất cả lực lượng [tạo hóa chi chủng] lập tức bạo phát ra.

Con mắt to lớn lóe ra ánh sáng khiếp người, hư ảnh Quỷ Tang mạnh mẽ sinh trưởng, dựa vào tốc độ lớn mạnh kinh người bao trùm toàn bộ trời sao.

Chương 1898: Chín mặt trời giữa trời (2)

Cành lá đông đúc, tán cây nguy nga.

Chín vòng mặt trời lăng không chiếu xuống, ngọn lửa màu vàng như là vàng ròng hòa tan, tùy ý chảy xuôi trong trời sao.

Từng ngôi sao hôi phi yên diệt trong sự nóng bỏng hừng hậu, biển sao vốn bình tĩnh như bị thiêu đốt toàn bộ, khắp nơi đều là màu vàng lưu động, nhảy nhót... Lạnh băng sâm nhiên tái nhợt lập tức hóa thành ánh vàng ở khắp mọi nơi!

Bùi Lăng đứng chắp tay, bình tĩnh hỏi: "Tiền bối còn có tâm nguyện gì?"

[tạo hóa chi chủng] nhìn thẳng vào hắn, hư ảnh Quỷ Tang hơi lượn quanh, vô số lá cây màu xám đen nhẹ nhàng rơi xuống, hung hăng vung vấy như lá rụng ngày mùa thu.

Mỗi một chiếc lá đều hóa thành thuật pháp, thần thông, pháp tắc kinh khủng... Rơi xuống Bùi Lăng.

Chín mặt trời gay gắt treo cao phía trên tán cây đột nhiên gào thét rơi xuống, phá tan vô số ngôi sao, hư không vỡ nát cũng đánh về phía Bùi Lăng.

Ánh sáng lạnh lẽo của ngôi sao hoàn toàn bị mặt trời gay gắt che giấu như đã sớm chôn vùi.

Lúc này, trong trời sao, chỉ thấy [tạo hóa chi chủng], hư ảnh Quỷ Tang, chín mặt trời rơi xuống, nắng gắt giữa trời hừng hực đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, không thấy một ngôi sao, không thấy cả tấc ngôi sao.

Đây như là một kích dốc hết tất cả của [tạo hóa chi chủng] !

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh băng tối nghĩa của nó lại vang lên:

"Tế mệnh cách của ta, triệu tiền căn của ta"

"Cam uyên chi diễm, nhiên nhữ chi quả!"

Bùi Lăng khẽ vươn tay, Cửu Phách Đao thuận theo tâm niệm nắm trong lòng bàn tay.

Hiện tại hắn có tiên vị gia thân, không hề sợ [tạo hóa chi chủng], nhưng vì sự tôn trọng với cường giả, hắn phải dùng đao bản mệnh của mình, cùng đao đạo lĩnh ngộ suốt đời mình tiễn hắn ta đoạn đường cuối cùng.

Không nhìn rất nhiều công kích sắp giáng lâm, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, tâm thần, khí cơ, ý niệm, ý chí... Toàn bộ hợp nhất, sau sự dừng lại ngắn ngủi đột nhiên chém ra Cửu Phách Đao!

Một đạo đao khí huyết sắc không có chút xinh đẹp nào triền miên mà ra.

Đạo đao khí này thường thường không có gì lạ, dường như chỉ là tiện tay đánh ra nhưng đao ý cao ngất như thực chất trong đó lại ẩn chứa sức mạnh như vô cùng vô tận, đều bị tích lũy thành một điểm!

Đây không phải [Huyết Sát đao pháp], cũng không phải [Âm Hoạch Không Minh Trảm], mà là cảm ngộ đao đạo của hắn cho đến tận nay!

Xoạt...

Đao khí hoạt bát nhẹ nhàng, thẳng tiến không lùi, lúc va cham với vô số thuật pháp, thần thông, pháp tắc, trông như đơn bạc nhỏ bé, chỗ đi qua lại coi tất cả công kích như không có gì, không chịu chút trở ngại nào, nhẹ nhàng lướt qua đã trảm diệt tất cả thuật pháp.

Chín vòng mặt trời ầm vang rơi xuống, vô số ngôi sao băng diệt trong nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, hòa tan, bụi bay khói tan... Đao khí lại không bị ảnh hưởng chút nào, huyết sắc lóe lên liền biến mất, chín mặt trời vốn vô cùng loá mắt, kiêu hoành bá đạo lại ảm đạm trong khoảnh khắc.

Ánh lửa màu vàng cùng nhau nhảy một cái, sau đó ánh sáng vàng trong toàn bộ không gian nhanh chóng suy yếu.

Ngàn vạn thuật pháp, chín mặt trời đều bị một đao mà chém!

Con mắt [tạo hóa chi chủng] khí thế như hồng, tản ra ánh sáng quỷ quyệt bình tĩnh nhìn tình cảnh này, mặc cho đao khí huyết sắc khí thế không giảm rơi xuống, không lo không sợ, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên đón lấy đao khí, trong con ngươi ầm vang bộc phát ánh sáng quỷ quyệt, tất cả sinh cơ, tử khí, âm u lạnh lẽo... Toàn bộ không giữ lại chút nào bộc phát ra, đánh cược lần cuối cùng!

Ngay sau đó, đao khí huyết sắc lập tức chém xuống.

Con mắt to lớn ầm vang vỡ vụn...

[tạo hóa chi chủng] vỡ nát trong nháy mắt, không biết bao nhiêu năm mới uẩn dưỡng ra ý thức trước khi rơi vào vĩnh tịch, chuyện xưa như sương khói mây hiện ra...

Thượng cổ.

Cam Uyên cuồn cuộn, cây dâu lớn hiện lên từ trong biển sâu nguy nga, thân cành to lớn khó có thể tưởng tượng, sum suê đông đúc, mười vòng mặt trời hừng hực vô song nghi lại ở giữa.

Ngọn lửa màu vàng chí dương chí liệt dần nhuộm lên lá dâu vốn xanh biếc như phỉ thúy từng tia từng sợi màu vàng.

Toàn bộ mặt biển có ánh sáng vàng lăn tăn, lấy cây dâu lớn làm trung tâm, như một dòng chất lỏng màu đỏ vàng cuồn cuộn, hùng hậu to lớn.

Năm tháng yên tĩnh không biết qua bao lâu, Cam Uyên đột nhiên rung động dữ dội!

Sóng lớn trăm trượng, ngàn trượng rào rạt mà lên từ đáy biển, bành trướng gào thét, sự sợ hãi và tuyệt vọng của sinh linh tan ra toàn bộ thiên địa.

Trên trời cao, đại chiến âm vang bộc phát đại năng, phong vân biến ảo, khí tượng ngàn vạn, thời gian cùng không gian không ngừng vỡ nát...

Cuối cùng, một kiếm triền miên chém về phía cây dâu lớn.

Cam Uyên gầm thét dấy lên sóng to gió lớn, mười mặt trời lăng không mà lên, ngọn lửa màu đỏ vàng đốt khắp toàn bộ thiên địa, vô số tường nước, ngọn lửa hừng hực, thiên phú thần thông...

Chặn đường phía trước cây dâu lớn.

Nhưng phi kiếm mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã xuyên qua vô số trở ngại, ngang nhiên chặt đứt cây dâu lớn...

Thần mộc Phù Tang vẫn lạc!

U Tố nộ.

Nơi vạn quỷ nghi lại.

Nhìn từ đằng xa, trên mặt biển đen nhánh gió gấp sóng cao, âm u lạnh lẽo, thâm trầm, bành trướng.

Chương 1899: Quy về vĩnh tịch

Một hòn đảo lẻ loi trơ trọi, sinh trưởng từng mảng lớn tường vi đen nhánh, màu sắc kia như mực, hoàn toàn hòa làm một màu với nước biển mãnh liệt, làm người ta có ảo giác hòn đảo đã bị bao phủ hoàn toàn.

Giữa cành lá nở đầy tường vi hai màu đỏ trắng, như máu như tuyết, ướt át rơi xuống.

Ở trung tâm của bọn chúng có một gốc cây dâu to lớn, đột ngột mọc lên từ mặt đất, quan lại phồn hoa, che đậy cả hòn đảo nhỏ.

Quỷ Tang yên tĩnh đứng sừng sững, trong cành lá lượn quanh có từng điểm lực lượng bản nguyên, đột nhiên hóa thành ba viên hạt giống lặng yên rơi xuống, tản vào ba vị trí trong U Tố mộ.

Một viên trong đó, vị trí rơi xuống đúng lúc là bên cạnh một đường mòn gần ngoại giới.

Lại không biết qua bao nhiêu năm tháng, trong sương trắng có một tu sĩ mặc áo bào xanh cầm phất trần trong tay đi tới.

Hắn ta phát hiện hạt giống này muốn thu phục nó.

Hạt giống mở mắt ra, thấy tham niệm của đối phương, theo bản năng mở miệng định ra hậu quả xấu.

Sau đó, rõ ràng tên tu sĩ này có thực lực cực mạnh, nhiều thủ đoạn, lại vẫn vì đủ loại chuyện ngoài ý muốn, đủ loại tình huống không tưởng tượng được, thất bại bỏ mình.

Sau đó, là tu sĩ thứ hai phát hiện nó, tên thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Tin tức dần truyền ra, càng ngày càng nhiều tu sĩ không quan tâm xa vạn dặm bước vào U Tố mộ, đến đây tìm kiếm nó.

Nhưng cuối cùng tất cả tu sĩ đến đây đều thành phân bón của nó, nuôi dưỡng nó không ngừng khỏe mạnh...

Thời gian như nước, yên tĩnh chảy xuôi.

Có một ngày, một nam tử tóc xõa chân trần, áo vải đai da xuất hiện, khí tức quanh người hắn ta gần như không có, dường như căn bản không tồn tại, trên khuôn mặt trống rỗng, không có ngũ quan.

Nam tử áo vải rất bình tĩnh đi ra, trong tay hắn ta đã cầm một sự vật như con mắt, kia là một viên hạt giống khác!

Nhìn thấy tình cảnh này, hạt giống lập tức phát hiện điều không ổn, nó ra sức phản kháng, liều mạng giãy giụa nhưng mọi việc đều thuận theo nhân quả chỉ đạo, lại bị đối phương nhẹ nhõm loại bỏ...

Sau đó, nó bị nam tử áo vải dẫn tới một chỗ, nơi đó tràn đầy chấp niệm, tràn đầy đủ loại sự vật kỳ quái, khó mà miêu tả.

Chỉ có điều, cuối cùng nam tử áo vải không đưa nó đi, mà bỏ nó vào trong truyền thừa của mình.

"Truyền nhân của ta sẽ tìm đến ngươi."

"Nếu ngươi thắng, chiếm mệnh cách truyền nhân của ta, có thể phá xác nảy mầm, trở thành thần mộc Phù Tang chân chính"

"Nếu thua, chính là tạo hóa thăng tiên cho truyền nhân của ta..."

Đây là hứa hẹn mà vị cấm kỵ kia cho nó, đối với nó mà nói, đây là một cuộc cá cược công bằng.

Sau đó, theo cấm kỵ thản nhiên phân phó một tiếng, hạt giống rơi vào trong mê man.

Không biết nó bị phong cấm bên trong bao lâu, đột nhiên có một thời điểm bừng tỉnh. Xung quanh vẫn là bóng tối tĩnh mịch, nhưng trong tối tăm có một loại trực giác nói cho nó biết, thời cơ đã đến.

Truyền nhân của vị cấm kỵ kia sắp tới!

[tạo hóa chi chủng] định ra hậu quả xấu cho truyền nhân của vị cấm kỵ kia: "Tất cả Nhân phấn đấu, đều là Quả của ta."

"Tất cả đủ loại Nhân tranh đạo, đều là Quả của ta"

Nó là trấn vật Cam Uyên, đã từng nâng đỡ mười mặt trời, giúp đỡ phương mặt đất này mặt trời mọc mặt trời lặn vô số năm tháng.

Đại chiến thượng cổ khiến nó vẫn lạc một lần, rơi vào U Minh, hài cốt hóa thành Quỷ Tang, làm bạn cùng quỷ vật tĩnh mịch, ba viên hạt giống còn sót lại là bản nguyên sau cùng của thần mộc, cũng là tất cả sự không cam lòng của thần mộc!

Nó khát vọng cướp đoạt tất cả mọi thứ từ truyền nhân của cấm kỵ, nó muốn nảy mầm! Nó muốn sinh trưởng! Nó muốn giữa thiên địa lại một lần nữa xuất hiện Phù Tang sừng sững, nguy nga tráng lệ!

Cam Uyên mạnh mẽ rậm rì năm đó lại xuất hiện cung cấp chỗ nghi lại cho mười mặt trời, quan lại to lớn!

Con mắt to lớn bắt đầu không ngừng đổ sụp, tán loạn... [tạo hóa chi chủng] bình tĩnh nhìn mình biến mất.

Là núi chín trượng, thất bại trong gang tấc...

Tình cảnh năm đó như xuất hiện một lần nữa, nó cảm thấy mình rơi xuống, rơi xuống, lại rơi xuống bóng tối vô tận.

Chỉ có điều, lần này cũng đã không còn cơ hội nghi lại U Tố mộ nữa.

Nó đã quy về vĩnh tịch.

Mộng cảnh Chân Tiên.

Trời sao.

Đao khí huyết sắc lướt qua, con mắt to lớn như cồn cát đổ sụp nhanh chóng rã ra.

Khí tức [tạo hóa chi chủng] suy yếu kịch liệt, cuối cùng không còn sót lại chút gì.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng chậm rãi thu đao.

Đây là trận chiến gian nan nhất, hung hiểm nhất kể khi hắn nhập đạo đến nay.

Nếu không có ý chí Chân Tiên hỗ trợ, cho dù dốc hết sức, nhiều lắm hắn chỉ chiến thắng [tạo hóa chi chủng] hình thái thứ nhất.

Sau đó hình thái thứ hai và hình thái thứ ba, căn bản là không đủ đánh...

Không!

Nếu dùng hệ thống uỷ thác [Minh Thiên Đại Mộng], chắc hắn có thể chống đỡ đến [tạo hóa chi chủng] hình thái thứ ba.

Dù sao, [tạo hóa chi chủng] có thể đổi "Nhân", chắc chắn hệ thống cũng có thể...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy thân thể khác thường, khí tức của hắn nhanh chóng hạ xuống, suy bại, trên dưới quanh người xuất hiện miệng vết thương, máu đặc cuồn cuộn, từng khuôn mặt người oán độc hiện ra...

Chương 1900: Tạo hóa vào tay

Sau khi ngẩn ngơ, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, vừa rồi mình đã dùng [Sinh Tử Hiến Lệnh] quyết định một quy tắc mình không thể dùng đao ở trong hiện thực.

Chỉ có điều, hiện tại hắn ở trong tiên mộng, vẫn chịu ảnh hưởng từ L Sinh Tử Hiến Lệnh] ?

Đang suy nghĩ, lúc này Trang Thục công chúa đứng bên cạnh mở miệng: "Tiên hữu, hiện tại theo ta trở về Vĩnh Dạ, hay tiếp tục ở lại U Tố mộ?"

Bùi Lăng hơi suy nghĩ một chút, tuy bây giờ mình và ý chí Chân Tiên về Vĩnh Dạ hoang mạc sẽ an toàn, nhưng Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa còn ở trong U Tố mộ thì làm sao bây giờ?

Hơn nữa, lần này ý chí Chân Tiên giúp hắn ơn lớn như thế, sau khi trở về Vĩnh Dạ hoang mạc, chắc chắn đối phương sẽ muốn hắn giúp đỡ đánh thức bản tôn!

Mặc dù hắn đã đồng ý chuyện này, nhưng vẫn có thể kéo thì kéo...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta còn có một số việc chưa làm ở U Tố mộ, chờ thu hồi Tiên thể ở nơi đây, sẽ lập tức đến Vĩnh Dạ giúp ngươi giải phong ấn!"

Trang Thục công chúa khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Tiên hữu đừng quên lời hứa của mình"

Nói xong, công chúa vung tay áo một cái, mộng cảnh lập tức vỡ vụn thành từng mảnh như mặt kính bị làm hồng.

Bùi Lăng mở hai mắt ra, lập tức thấy trên tay mình đang nâng một sự vật như con mắt, nhìn tình hình là [tạo hóa chi chủng] !

Ngay sau đó, Bùi Lăng phát hiện mình không còn ở dòng sông diễn ra đại chiến lúc trước, mà bị chôn ở trong đống xác chết.

Lúc này khí huyết của hắn suy bại mục nát, trên dưới cả người đều là miệng vết thương hư thối, lít nha lít nhít mặt người trải rộng trên đó, trông vô cùng thê thảm.

Dù đã kịp thời sử dụng lực lượng trấn áp ở trong mộng cảnh, nhưng lúc này nguyền rủa vẫn nhanh chóng bộc phát.

Hóa thân Mạc Lễ Lan áo đen như mực đang dựa vào bên cạnh hắn, hai mắt nàng nhắm nghiền, lông mi dài buông xuống, trên khuôn mặt trắng nõn như điềm tĩnh, khí cơ nhẹ nhàng an hòa, lại là ý chí về mộng cảnh Chân tiên, thể xác trong hiện thế tự động rơi vào ngủ say.

Bùi Lăng nhanh chóng kiểm tra xung quanh, phát hiện trên dưới trái phải bọn họ đều là hài cốt màu sắc cũ kỹ, không biết đã chết bao nhiêu năm tháng.

Những hài cốt này huyết nhục gần như đã không còn sót lại chút gì, chỉ có áo bào tàn tạ, thấp thoáng xương cốt âm u xếp như núi.

Mặc dù như thế, phía trên hài cốt vẫn tản ra ánh sáng oánh nhuận.

Hoặc trong trẻo, hoặc âm tà, đủ loại đạo vận khí tức quanh quẩn, dường như năm tháng cũng khó mà tẩy rửa...

Có thể thấy khi chủ nhân những hài cốt này còn sống dù là chính hay tà, tu vi cực cao. Nhưng lúc này lại như bãi tha ma phàm tục, không người vùi lấp, không người dọn dẹp, ngổn ngang lộn xộn xếp chồng lên nhau, thậm chí khiến người nhớ tới chợ cá lúc đi muộn.

Bắt được cá chết đi cũng là tùy ý chất đống trong góc như thế, mặc cho ruồi muỗi vờn quanh từng bước xâm chiếm.

Trong di cốt, bùn cát trầm tích, mọc lên rất nhiều linh thực khí tức âm u lạnh lẽo, dây leo đen nhánh, cô xỉ rêu xanh đen tùy ý quấn quanh, tràn ngập giữa độc lâu, bạch cốt.

Thỉnh thoảng giữa cành lá có ánh sáng nhạt lấp lóe, là rất nhiều pháp bảo đã mất đi linh tính, theo chủ nhân an nghỉ tại đây.

Thời gian trôi qua, những thứ đã từng uy chấn thiên hạ, sắc bén vô song đều đã chôn vùi theo năm tháng.

Vết rỉ loang lổ như sắt thường giống, tản ra đầy đất.

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó chẳng mấy chốc kịp phản ứng, [tạo hóa chi chủng] bị chém giết trong tiên mộng, ý thức của nó đã bị mình ma diệt hoàn toàn.

Nhưng lực lượng của hắn ở trong hiện thế căn bản không thể phá hủy viên hạt giống thần mộc này.

Vì vậy, hiện tại [tạo hóa chi chủng] còn duy trì dáng vẻ hoàn hảo không chút tổn hại.

Bùi Lăng lập tức đưa tay thu nhập "con mắt" vào trong túi trữ vật, sau đó nhanh chóng thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh], giải trừ quy tắc quyết định trước đó.

Trong giây lát, [Sinh Tử Hiến Lệnh] giải trừ, nguyền rủa trên người Bùi Lăng lập tức dừng lại.

Hắn âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả nguyền rủa bắt đầu biến mất.

Trong chớp mắt Bùi Lăng đã khôi phục như thường.

Ngay sau đó, thấy ý chí Chân Tiên chưa trở về nhục thân Mạc Lễ Lan, hắn tâm niệm vừa động, đưa tay nắm chặt bàn tay Mạc Lễ Lan.

Lòng bàn tay hai người kề nhau, Mạc Lễ Lan nhanh chóng hóa thành một đoàn bòng tối đậm đặc, hòa vào trong cơ thể hắn.

Từng vòng đường vân màu đỏ sậm hiện ra, không lâu sau đó theo hóa thân hoàn toàn thu hồi, đường vân màu đỏ sậm lặng yên thối lui.

Làm xong tất cả, Bùi Lăng triển khai thần niệm, dò xét xung quanh nhưng không phát hiện bóng dáng Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến cùng Hoàn Uẩn Chân. Hắn nhướn mày nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu được, ba người Tô Tích Nhu đã sớm không có nhục thân chân chính.

Trước đó bị kéo vào trong mộng cảnh Chân Tiên, trên thực tế đã rời đi U Tố mộ...

Chờ sau khi rời khỏi U Tố mộ, lại đi mộng cảnh Chân Tiên đón người trở về.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng ra sức đẩy đống xác chết ra, bò ra ngoài...

Chương 1901: Tạo hóa vào tay (2)

Nước sông màu vàng đục yên tĩnh chảy xuôi, trên mặt sông nhìn một cái không sót gì, khắp nơi mênh mông, bầu trời tối tắm mờ mịt, ngoại trừ trời xám nước vàng đục cũng không có cái gì.

Thỉnh thoảng phía dưới nước sông có mảng lớn bóng đen nhanh chóng hiện lên, dường như che giấu vô số quỷ quái.

Khí tức âm u lạnh lẽo tản ra như một tầng sương mù mỏng manh, tĩnh mịch sâm nhiên, yên tĩnh trôi nổi.

Trong cuồn cuộn mênh mông, một núi thây cao lớn trôi nổi trên mặt sông, lít nha lít nhít thi hài xếp lên nhau, từng đống như núi, chìm chìm nổi nổi.

Bỗng nhiên, một cánh tay bắp thịt rắn chắc duỗi ra từ đỉnh núi thây, bắt lấy một cái xương chân.

Ngay sau đó, Bùi Lãng mượn lực leo ra từ bên trong.

Đứng phía trên núi thây ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy nước sông mênh mang, bầu trời buông xuống.

Hắn lập tức nhận ra toà núi thây này là gian dịch trạm thứ nhất mình thông qua lúc trước, trên đường cùng Tô Tích Nhu tiến về căn dịch trạm thứ hai đã nhìn thấy nơi kia!

Người áo đen [tạo hóa chi chủng] mà hắn gặp phải vẫn luôn ở trong núi thây!

Lúc này, một kẽ nứt không gian xuất hiện trên đỉnh đầu Bùi Lãng.

Một luồng lực hút cường đại truyền đến.

Bùi Lăng lập tức bị hút vào trong kẽ nứt.

Tạo hóa chi địa.

Cánh cửa ra vào thứ ba.

Trung tâm cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một kẽ nứt không gian.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh bay ra từ bên trong.

Trong tầm mắt đất trống bao la, nơi xa sương trắng như tường.

Ngay lúc này, cánh cửa sau lưng hắn ầm vang sụp đổi Huyết quang chôn vùi từng tấc, thảm đỏ dây leo, ngàn vạn bướu nhọt phát ra tiếng rít lên cuồng loạn, như tiếng rít gào trong sóng lớn ngập trời, cửa ra vào che trời như trời sập, gầm thét đổ Sụp xuống.

Nhìn qua một màn vô cùng hùng vĩ cũng vô cùng kinh khủng này, trong lòng Bùi Lăng như nhận thấy gì đó, lập tức lấy ra [tạo hóa chi chủng].

Cánh cửa thứ ba như chim mỏi về rừng, người xa quê về quê, không do dự chút nào dũng mãnh lao tới [tạo hóa chi chủng].

Dường như tai hoạ, khí tức kinh khủng, mảnh vỡ còn sót lại lúc đổ sụp... Hạt giống ai đến cũng không cự tuyệt, đều hấp thu sạch sẽ.

Chỉ chốc lát, cánh cửa ra vào thứ ba hoàn toàn biến mất, trên mặt đất trống rỗng chỉ còn lại một mảnh mênh mông.

Đã mất đi lực lượng cửa ra vào áp chế, sương trắng nơi xa tạo thành tường cao như hồng thủy võ đê, cuồn cuộn ngã xuống, hóa thành thiên quân vạn mã, tranh nhau chen lấn vọt lên, nhanh chóng nuốt hết địa vực này.

Cảm giác âm u lạnh lẽo, ướt át, nặng nề cuốn tới, đứng ở trong sương mù, Bùi Lăng một lần nữa thu hồi [tạo hóa chi chủng], hắn không thấy Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa đi ra từ cánh cửa thứ ba, cộng thêm trước đó ý chí Chân Tiên thi triển [Minh Thiên Đại Mộng], hắn cũng không thấy Lệ sư tỷ, Yến Minh Họa: "Úc"

và Hồng Phấn tân nương...

Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tiến vào cánh cửa thứ ba, chắc chỉ có mình hắn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng phân biệt, đang muốn đi tìm Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa, đột nhiên ba đạo ánh mắt vô cùng kinh khủng, xuyên thấu từng tầng hư không, toàn bộ rơi trên người hắn!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy như ngọn núi to lớn vô cùng vô tận ầm vang đè xuống, toàn thân đều không thể động đậy, pháp lực ngưng trệ, tư duy trì trệ, dường như bị đóng đá trong nháy mắt.

Ba đạo ánh mắt này không hề có ý che giấu, tỉ mỉ đánh giá trên dưới cả người hắn, như muốn hoàn toàn xem thấu cả người hắn.

Cũng may, quá trình này không tiếp tục bao lâu.

Ba ánh mắt nhanh chóng thu hồi.

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, cái trán lập tức toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, hắn thở dốc từng ngụm, nhịp tim như sấm.

Trong giây lát, vừa thở phào một hơi, chưa cất bước, trong sương trắng có một bóng dáng lặng yên hiện ra.

Trong chớp mắt, đã xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Áo bào trắng như tuyết, áo lông chồn nhẹ nhàng, trông đối phương như một nam tử trung niên yếu đuối, sắc mặt hắn ta trắng bệch như ốm yếu, lại là "Úc".

"Úc" nhìn Bùi Lăng, trầm giọng nói: "Chủ thượng cho mời!"

Nghe vậy, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, chủ thượng của "Úc" là một trong cấm kỵ U Tố mộ!

Ba đạo ánh mắt vừa rồi, không có gì bất ngờ xảy ra là hai vị cấm kỵ hiện tại của U Tố mộ, cùng gốc Quỷ Tang kia!

Hiện tại cấm kỵ cố ý phái thủ hạ đến đây mời, sẽ không có ác ý gì.

Nếu không, lấy thực lực của cấm kỵ căn bản không cần nói nhảm với hắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng gật đầu nói: "Được."

"Úc" khẽ gật đâu, nghiêng người, đưa tay mời.

Theo tay của hắn ta, sương trắng đậm đặc ầm vang mở ra, lộ ra một con đường rộng rãi rõ ràng.

"Úc" dẫn đầu đạp vào, đi phía trước dẫn đường.

Bùi Lăng lập tức theo sát phía sau...

Sau khi hai người rời đi không lâu, lại có một bóng người hiện ra trong sương trắng, nàng mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu che kín một tấm hỉ khăn thêu thùa tỉnh mỹ phức tạp, đáng người yểu điệu, duyên dáng động lòng người.

"Bùi công tử, chủ thượng nô gia..." Hồng Phấn tân nương đến gần cánh cửa ra vào thứ ba trong ký ức, vừa mở miệng chợt thấy không đúng, Bùi Lăng đâu?

Nàng lập tức nhăn mày ngài, chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, "Úc" tới sớm hơn nàng một bước!

Chương 1902: Kỷ thủ

Sắc mặt Hồng Phấn tân nương ở dưới hỉ khăn biến ảo một trận, sau đó thay đổi phương hướng, bước đến trà lâu mà Bùi Lăng ở lại trước đó.

Hai bên sương trắng bốc lên như nấu, khóe mắt liếc qua lại là từng màn thảm kịch không ngừng hiện ra: Có nam nữ thanh mai trúc mã thế gian tuổi nhỏ vô tư, sau khi trưởng thành kết làm phu thê, đồng tâm hợp ý, trải qua nhiều năm mừng có lân nhỉ, không ngờ nhi tử độc nhất sinh ra không đủ tiên thiên, ốm đau triền miên, sau khi tan hết gia tài cũng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, từ đó gia cảnh sa sút, sự ân ái ngày xưa đều hao mòn gần như không còn trong gian nan khốn khổ, buồn bực sầu não mà chết...

Có tán tu thiên kiêu tư chất xuất chúng, còn nhỏ bất ngờ đạt được tiên duyên, một đường xuôi gió xuôi nước, tiền bối dìu dắt, nữ tu vờn quanh, ngay lúc xuân phong đắc ý lại vì vô tình đắc tội ma tu đại tông, bị tùy ý vỗ chết như giết gà làm thịt chó, cứ thế thân tử đạo tiêu...

Có thành trì an cư lạc nghiệp, rất nhiều lê dân không lo không buồn, một khi đất rung núi chuyển, bụi bặm tản ra, cả thành chìm trong dung nham...

Có thiên tài địa bảo thiên sinh địa dưỡng, bữa ăn mây màu uống sương sớm vô số năm tháng, cuối cùng tu ra chút linh trí, trong chớp mắt đã bị yêu thú thôn phệ, không còn sót lại chút gì...

Có thuyền đánh cá ra biển, bắt rất nhiều cá nhưng một khắc trước gió êm sóng lặng, ngay sau đó biển gầm sóng lớn, hời hợt đánh vào đáy biển, biến thành đồ ăn cho tôm cá...

Vô số hình ảnh tai hoạ đan xen hiện ra, tầng tầng lớp lớp.

Bùi Lăng đi theo sau lưng "Úc", cả quãng đường không nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến một khoảng bóng tối.

Khoảng bóng tối này bối rối ảm đạm, lại không hề chật chội, ngược lại vô cùng rộng lớn, không biết rộng bao nhiêu cao bao nhiêu.

Sâu trong bóng tối có một thềm son hình dáng mơ hồ, phía trên thềm son có một vương tọa dáng vẻ cổ xưa, khí tức ngang ngược.

Một bóng dáng tối tăm ngồi thẳng trên vương tọa.

Không thể thăm dò vẻ ngoài của hắn ta, khí tức thâm trầm như biển sâu vực lớn, thuần túy như bóng tối ngưng tụ, lại như tai hoạ trong thiên hạ tụ hợp.

Chỉ có thể thấy một bóng dáng im lặng ngồi ở chỗ đó.

Trông thềm son không xa, nhưng dù "Úc" và Bùi Lăng đi lên phía trước bao lâu, khoảng cách giữa đôi bên lại như chưa từng thay đổi một tơ một hào nào.

Bùi Lăng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vương tọa.

Khí tức tai hoạ, hủy diệt, vận rủi, tuyệt vọng, tĩnh mịch, không rõ... Đập vào mặt!

Trong lòng hắn run lên, lập tức hành lễ nói: "vãn bối Bùi Lăng, gặp qua... Tiền bối!"

"Úc" đứng trước mặt hắn cũng khom người thi lễ một cái, sau đó yên lặng lui ra.

Lúc này, một giọng nói bình tĩnh, rộng lớn truyền đến từ phía trên thềm son: "Tên ta Họa"

"Vương hiện tại của U Tố mộ."

"Họa"...

Vương...

Ngoại trừ "Chú" ra, đây là tôn hiệu của một vị cấm kỵ trong U Tố mộ!

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức vô cùng cung kính, hắn nhớ rất rõ ràng, sư tôn Dược Dạ Thư đã từng thông báo, hắn biết tôn hiệu của cấm kỵ, cấm kỵ cũng biết hắn!

Lúc này đối mặt với cấm kỵ, mặc dù đối phương cũng không để lộ ra bất kỷ ác ý gì, nhưng thực lực giữa đôi bên chênh lệch rất nhiều, vẫn khiến hắn cảm thấy lúc này mình bé nhỏ như sâu kiến, dường như vị cấm kỵ trước mặt chỉ cần một ý niệm trong đầu, sẽ có ngàn vạn tai ương, vô số tai hoạ gia thân!

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, đã thấy cấm kỵ trên vương tọa duỗi ra một ngón tay.

Cùng lúc đó, [tạo hóa chi chủng] trong túi trữ vật của Bùi Lăng lập tức tự phát bay ra, lơ lửng giữa không trung.

Ngón tay kia cách đằng xa điểm một cái, hạt giống như con mắt lập tức hóa thành một chùm ô quang, hòa vào mi tâm của Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy đầu căng đau dữ dội, sau khi [tạo hóa chi chủng] trông như đen nhánh lạnh băng nhập thể, lại như một vòng mặt trời ngang ngược trước nay chưa từng có, ầm vang nổ tung!

Trong thần niệm của hắn như thấy được ánh sáng bộc phát khi khai thiên tích địa.

Sáng chói, vàng ròng, thuần túy...

Ánh sáng này nhanh chóng chảy xuôi cả người hắn, lực lượng nóng bỏng như khiến hắn hoàn toàn bay hơi trong nháy mắt.

Cái gì cũng không thấy, chỉ có thể thấy trong ánh sáng vô cùng vô tận, Bùi Lăng cảm thấy mình như đang ngâm nước. Nhục thể của hắn, thần hồn của hắn, cảm giác của hắn, toàn bộ đều bị dìm ngập trong biển ánh sáng này. Ngay lúc hắn ngơ ngác, mờ mịt không biết làm sao, hắn đột nhiên phát hiện pháp tắc của mình như con tằm ngày mùa thu, không ngừng lột xác, mạnh lên từng chút một.

Rất nhiều cảm ngộ liên quan tới "nhân quả" tràn vào trong đầu óc hắn.

Cùng lúc đó, hư ảnh ba cánh cửa ra vào nguy nga hùng tráng, hoặc âm tà, hoặc hoa mỹ, hoặc quỷ quyệt hiện ra ở trên đỉnh đầu hắn.

Khí tức kinh khủng tản ra.

Sau một lát, cuối cùng Bùi Lăng dần làm quen, hắn cảm thấy biển ánh sáng trong cơ thể bắt đầu dân kiềm chế, hắn cảm giác được thể xác, khí tức của mình cũng bắt đầu dân bình phục.

Hư ảnh ba cánh cửa ra vào chầm chậm thu hồi vào trong cơ thể, xung quanh khôi phục như lúc ban đầu.

Bùi Lăng lập tức nội thị bản thân, phát hiện tu vi đã đạt tới Phản Hư đỉnh phong.

Chương 1903: Sư tỷ mất tích?

Một con mắt như hạt giống đen nhánh cắm rễ ở trong thần hồn của hắn, sợi rễ tỉnh mịn nghiễm nhiên đã hòa làm một thể với thần hồn của hắn.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, lại nghe giọng nói bình tĩnh, rộng lớn của "Họa" vang lên: "Tạo hóa đã vào trong túi ngươi."

"Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ."

"Ngươi lấy được tạo hóa, liền hóa thành kỳ thủ."

"Tiếp theo, mang nó đi khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn"

"Tranh đoạt số mệnh thành tiên của phương thiên hạ này."

"Chờ đến đúng thời điểm, tiến về Phù Sinh cảnh"

"Đi tới Phù Sinh kỳ cục kia"

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, hắn cũng không xa lạ với Phù Sinh cảnh, từ trước khi chưa Kết Đan đã có nghe về nguồn gốc.

Người đánh cờ kia đã từng lên tiếng, để hắn đến Phù Sinh cảnh.

Chỉ có điều, lúc trước vì tu vi thấp, hắn vẫn kéo dài không đi...

Hiện tại nghe ý của vị cấm kỵ này, dường như bàn cờ kia có huyền cơ khác?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nhịn được suy nghĩ.

Ngay lúc này: "Họa" bình thản tiếp tục nói: "Đây là thành tiên chỉ đạo.

Thành tiên?

Bùi Lăng không nhịn được sợ hãi, Phù Sinh kỳ cục là một con đường phi thăng thành tiên?

Cái này...

Cũng may trước đó đủ cẩu, chưa từng đi qua chịu chết!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chỉ nghe "Họa" lạnh nhạt nói:

"Thất bại, tu hành thành không, thân tử đạo tiêu."

Trong lòng Bùi Lăng hơi rét lạnh, cung kính nói: "Đa tạ tiền bối."

"Chỉ có điều, không biết tiền bối chỉ giáo như thế, có gì phân phó?"

"Họa" ngắn gọn nói: "Thành tiên"

Thành tiên?

Trong lòng Bùi Lăng không hiểu, nhưng thấy cấm kỵ không có ý giải thích cũng không dám hỏi nhiều, lập tức nhân tiện nói: "vãn bối hiểu rõ, tiếp theo chắc chắn sẽ đi khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn."

Ở trước mặt cấm kỵ, hắn không thể cự tuyệt chuyện này, chỉ có thể tạm thời đồng ý trước.

Dù sao cấm kỵ cũng không quy định thời gian, hắn chờ một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm... Cũng không tính trái với hứa hẹn.

cấm kỵ không nói thêm gì, không gian trước mắt Bùi Lăng ầm vang vỡ nát, hắn lập tức rơi vào vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa.

Trong bóng tối, một mảnh bối rối...

Một bộ áo bào trắng xuất hiện lần nữa, dường như phát hiện Bùi Lăng đã rời đi: "Úc" chậm rãi tiến lên, đến trước thềm son hành lễ, sau đó do dự hỏi: "Chủ thượng, thật sự để lại cho một vị người sống tạo hóa của Chú, còn có con đường thành tiên sao?"

Trên thềm son hoàn toàn tĩnh mịch.

Sau khi im lặng một lát, giọng nói của cấm kỵ mới hùng vĩ vang lên: "Hắn có tư cách đó"

Nghe vậy: "Úc" thay đổi sắc mặt, chợt không nói thêm gì nữa.

Sau khi cung kính thi lễ một cái, hắn ta lặng yên lui ra.

Trong bóng tối: "Họa" yên tĩnh ngồi đó, hắn ta và vương tọa đột nhiên nhạt lại, biến mất không thấy gì nữa.

Sương trắng tràn ngập.

Trà lâu.

Phía trên hành lang, một vết nứt không gian đột nhiên mở ra.

Bùi Lãng bay ra từ bên trong.

Không gian xung quanh quay về vững chắc, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức dò xét chung quanh, phát hiện mình đứng trong một hành lang, xung quanh cỏ cây sum xuê, bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh sương trắng tràn ngập.

Đây là gian trà lâu kia!

Bùi Lăng thầm thở phào, xem ra trước đó "Tất" nói không sai, chỉ cần hắn thông qua ba cánh cửa ra vào, cấm kỵ sẽ không làm khó hắn.

Ngay sau đó, Bùi Lăng dùng thần niệm quét qua, chẳng mấy chốc phát hiện, Yến Minh Họa ở ngay phía trên trà lâu, nhưng... Lệ sư tỷ đi đâu rồi?

Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy chạy lên lầu.

Chẳng mấy chốc, hắn đến lầu hai, đi tới trước cửa một căn phòng yên tĩnh dùng để tu luyện.

Bùi Lăng đưa tay đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong là một căn phòng bày biện xa hoa, không gian rộng rãi. Trần nhà, sàn nhà và bốn vách tường đều có phù văn lấp loé không yên, đủ loại trận pháp giúp đỡ tu hành đang vận chuyển.

Yến Minh Họa thải y váy gấm, ngồi xếp bằng ở trung tâm trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, đang tu luyện lại nghe được tiếng động, lập tức hỏi: "Lệ yêu nữ, chuyện gì?"

Vừa nói xong, nàng cảm thấy không đúng, trong nháy mắt mở hai mắt ra, đã thấy một bóng người áo đen giày đen, vác trường đao đã xuyên qua trận pháp, đứng ở trước mặt của nàng.

Pháp lực bành trướng quanh bóng người này, khí chất lạnh lẽo tuấn lệ, chính là Bùi Lăng.

Chỉ có điều, khí tức của hắn lại đã là Phản Hư đỉnh phong!

Đầu tiên Yến Minh Họa khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức đứng dậy, nói: "Bùi đạo hữu, ngươi trở về rồi?"

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, thuận thế ôm eo thon của nàng.

"Yến đạo hữu, Bùi mỗ nhớ ngươi muốn chết." Bùi Lăng vừa cười nói, bàn tay lớn vừa cực kỳ không thành thật sờ soạng quanh người nàng, không chút khách sáo chiếm tiện nghi.

Sắc mặt Yến Minh Họa hơi đỏ lên, từ trước đến nay Bùi đạo hữu suy nghĩ cái gì làm cái nấy, ngay cả che giấu cũng không che giấu, là Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời, vốn nàng căm thù loại hành vi tùy ý khinh bạc của Bùi Lăng đến tận xương tuỷ.

Nàng đã từng tự mình ra tay, diệt sát rất nhiều loại ma đầu ngả ngớn phóng đãng này.

Nhưng mặc dù bây giờ biết rõ Bùi Lăng là Thánh Tử Ma môn, càng tùy ý làm bậy, ngang ngược bá đạo hơn những ma đầu từng chết ở trong tay mình, lại làm thế nào cũng không sinh ra chút suy nghĩ đẩy hắn ra, mặc cho bàn tay Bùi Lăng vươn vào trong áo mình.

Chương 1904: Sư tỷ mất tích? (2)

Đối mặt với hành động như cố ý ức hiếp mình của hắn, đôi mắt như sóng nước lại ra vẻ không biết.

"Bùi... Bùi đạo hữu... Minh Họa... A... Minh Họa... Ừ... Cũng rất nhớ ngươi...

Yến Minh Họa cúi đầu, cây trâm ngọc trên búi tóc như mây đen từng đống nhẹ nhàng lay động, trong vô thức thân thể mềm mại, đã hoàn toàn áp sát vào trên người Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức càng thêm làm càn, chỉ có điều nghĩ đến Lệ sư tỷ không ở trà lâu, hơn nữa sau khi mình vào cửa, Yến Minh Họa lại coi hắn là Lệ sư tỷ... Trong lòng luôn cảm thấy hơi lo lắng, thế là hai tay vừa tiến hành luận bàn với thân thể mềm mại của Yến Minh Họa, vừa nói: "Đúng rồi, Lệ sư tỷ đi đâu rồi?"

Yến Minh Họa hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng nói: "Nàng...

Nàng ở ngay phòng bên cạnh... Ừ...

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, ở trong cảm giác của hắn, trong trà lâu căn bản không có tung tích của Lệ sư tỷ!

Nhận ra tình huống không đúng, sắc mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, động tác trên tay cũng dừng lại.

Cuối cùng Yến Minh Họa đã thở phào một hơi, sắc mặt đỏ hồng đố tóc mai lả tả, nhìn qua Bùi Lăng hỏi: "Sao thế?"

Bùi Lăng nói: "Lệ sư tỷ không ở nơi này!"

Nói xong, hắn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], dẫn theo Yến Minh Họa nhanh chóng đi vào một gian tĩnh thất hoa mỹ lịch sự tao nhã.

Kích cỡ căn phòng này không khác với phòng của Yến Minh Họa là bao, bốn vách tường bày biện đơn giản lại tinh tế, trong phòng còn có dấu vết mở ra trận pháp, còn sót lại một chút khí tức của Lệ Liệp Nguyệt.

Nhưng hiện tại trong cả phòng lại đã sớm không có một ai.

Yến Minh Họa nhăn hàng lông mày kẻ đen, suy nghĩ rồi lập tức nói: "Có lẽ Lệ yêu nữ chỉ tạm thời rời đi, chúng ta ra ngoài tìm xem:

Bùi Lăng gật đầu ôm nàng, thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở sau cánh cửa gỗ cuối hành lang lầu một.

Đẩy cửa gỗ trước mặt ra, Bùi Lăng vừa dẫn đầu rời khỏi trà lâu đã thấy trong sương trắng dày đặc: "Tất": "Đề" cùng rất nhiều quỷ vật đều im lặng đứng san sát trong sương mù, quỷ nhãn màu đỏ thắm trừng trừng nhìn qua trà lâu.

Cách những quỷ vật này không xa, một bộ áo cưới màu đỏ chót xinh đẹp chói mắt, dáng người yểu điệu uyển chuyển đi lên, lại là một tấm hỉ khăn như máu thêu nghịch nước uyên ương tịnh đế liên, hoa văn dưa điệt liên miên, tua cờ vàng sáng dài cả tấc rủ xuống, xinh đẹp như mẫu đơn nở rộ.

Thấy Bùi Lăng xuất hiện, không đợi quỷ vật khác mở miệng, Hồng Phấn tân nương đã khẽ cười nói: "Bùi công tử, chủ thượng cho mời!"

Bùi Lăng nhướn mày, chủ thượng của Hồng Phấn tân nương là một vị cấm kỵ khác trong U Tố mộ!

Hiện tại đối phương phái thuộc hạ tới mời, chắc chắn phải đi nhưng...

"Trước tạm chờ một chút." Bùi Lăng lập tức trả lời, sau đó nhìn qua "Tất", nhanh chóng truyền âm hỏi: "Lệ sư tỷ đi đâu rồi?"

"Tất" nghe vậy, vẻ mặt rõ ràng khẽ giật mình, chợt truyền âm trả lời: "Sau khi người của chủ thượng tiến vào trà lâu, vẫn chưa từng đi ra ngoài."

"Chúng ta vẫn thủ vệ ở bên ngoài, cũng không phát hiện bất kỳ kẻ nào ra vào."

Không ai ra vào trà lâu...

Lệ sư tỷ mất tích!

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, nếu hiện tại không có cấm kỵ mời đi, hắn có thể trực tiếp uỷ thác [Lục Dục bí điển], thông qua hệ thống tìm kiếm vị trí của Lệ sư tỷ...

Chỉ có điều, hiện tại cấm kỵ đang chờ hắn, hơn nữa một tên đạo lữ khác được hệ thống nhận định là Hồng Phấn tân nương cũng ở bên cạnh...

Lúc này, thấy Bùi Lăng do dự không quyết, Hồng Phấn tân nương lập tức lại nói: "Bên chủ thượng đang giam giữ một vị người sống có cùng nguồn gốc với Bùi công tử."

"Bùi công tử xác định không đi gặp chủ thượng một lần?"

Cái gì?

Lệ sư tỷ bị cấm kị bắt rồi?

Sắc mặt Bùi Lăng thay đổi, Lệ sư tỷ mất tích khó hiểu, Yến Minh Họa và "Tất" không phát hiện chút nào!

Nhưng nếu chuyện này là cấm kỵ làm, tất cả có thể giải thích được!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Tốt! Ta sẽ đi ngay!"

Nói xong, hắn truyền âm căn dặn Yến Minh Họa: "Ngươi ở lại nơi này, trước khi ta trở về không cần đi đâu hết"

Không đợi Yến Minh Họa trả lời, Bùi Lăng lại truyền âm với "Tất"

nói: "Bảo vệ tốt Yến Minh Họa!"

"Tất" gật đầu, trầm giọng nói: "Rõ!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó đi một mình với Hồng Phấn tân nương.

Nhìn thấy tình cảnh này này, Yến Minh Họa cau hàng lông mày kẻ đen, lập tức muốn đuổi theo nhưng bước chân vừa di chuyển, đã bị "Tất" dẫn theo một đám quỷ vật ngăn lại...

Lúc này, Hồng Phấn tân nương hơi nghiêng đầu bày ra một động tác mời, sương trắng đậm đặc lập tức tách ra, lộ ra một con đường vô cùng rõ ràng.

Cũng có kinh nghiệm trước đó, Bùi Lăng lập tức nhanh chân tiến đến.

Áo cưới khẽ nhúc nhích, Hồng Phấn tân nương theo sát phía sau.

Con đường này cũng giống vừa rồi, sau khi Bùi Lăng đi lên, khóe mắt liếc qua có thể thấy vô số dị tượng từ trong sương trắng hai bên.

Có cảnh mù sương, vạn vật túc sát; có thây ngang khắp đồng, cỏ cây héo úa, trong tầm mắt không có sinh cơ gì; có cỏ úa vạn dặm, khô bại điêu héo như vùng đất chết giáng lâm; có máu chảy thành sông, người chết đói đây đất, ngàn dặm không gà gáy; có tiểu thế giới một khi khó khăn, sinh cơ tiêu tán, linh khí hoàn toàn không có, như một loại quả tươi non dùng tốc độ cực nhanh khô quắt héo rũ...

Chương 1905: Vong

Bùi Lăng và Hồng Phấn tân nương bước đi trên con đường do sương trắng mở ra, trong giây lát hắn đột nhiên hỏi: "Không biết vì sao cấm kỵ đột nhiên ra tay?"

Hồng Phấn tân nương nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Nô gia chủ nhân rất chán ghét người sống..."

"Tên người sống kia dám can đảm tự tiện xông vào U Tố mộ hai lần, nếu không phải hắn và Bùi công tử có quen biết, chủ thượng đã sớm tiện tay bóp chết hắn."

Tự tiện xông vào U Tố mộ hai lần?

Trước kia Lệ sư tỷ từng tới U Tố mộ một lần?

Có vẻ như có điểm gì đó là lạ?

Đang nghĩ ngợi, Hồng Phấn tân nương đột nhiên lại nói: "Bùi công tử, chúc mừng."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng.

Đã thấy hỉ khăn và áo cưới hơi lay động theo bước chân, lúc Hồng Phấn tân nương cất bước cũng là dáng vẻ đoan trang, ôn nhu giải thích: "Có rất ít người sống đến U Tố mộ có thể sống sót đi ra"

"Hơn nữa trong số rất ít người sống, có thể được chủ thượng mời đến, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay:"

"Một vị người sống có thể khiến chủ thượng bỏ qua cho một vị khác người sống, cũng chỉ có một mình Bùi công tử."

"Lần này công tử có thể có được tạo hóa của Chú, chủ thượng đánh giá ngươi rất cao!"

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào, nếu lúc trước nghe Hồng Phấn tân nương nói lời này, hắn sẽ bắt đầu cân nhắc làm thế nào ôm đùi vị cấm kỵ sau lưng đối phương.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ nghĩ chút nữa phải làm như thế nào mới có thể cứu Lệ sư tỷ ra?

Vừa rồi hắn đã gặp một vị cấm kỵ, đối phương cũng không làm khó hắn, ngược lại còn tiết lộ một vài tin tình báo vô cùng quan trọng cho hắn.

Không biết tính tình vị cấm kỵ thứ hai như thế nào?

Điều kiện thả người là gì?

Đang nghĩ ngợi, cảnh vật xung quanh hai người nhanh chóng biến hóa, thật nhanh rơi vào một khoảng bóng tối.

Khoảng bóng tối này tối nghĩa khó tả, tràn ngập màu sắc kỳ quái, tử vong, khó khăn, suy bại, tuyệt vọng... Khí tức rét lạnh khô héo tùy ý tràn ngập, trong nháy mắt thẩm thấu vào cả người Bùi Lăng.

Õ chỗ sâu trong bóng tối, có một tấm màn che cao cao, bên trong xếp đặt một cái vương tọa rộng rãi.

Phía trên vương tọa có một bóng người đường cong lả lướt, khí tức như vực sâu, đang ngồi ngay ngắn.

Bóng người kia tóc dài rủ xuống, khuôn mặt hình dáng đều mơ hồ, như mạn châu sa hoa nở rộ trong bóng tối cực hạn, yêu quỷ, cường đại, tĩnh mịch, túc sát...

Bởi vì đã gặp một vị cấm kỵ, lần này Bùi Lăng đã có kinh nghiệm, không còn nhìn thẳng vào vị cấm kỵ trong bóng tối này.

Chỉ có điều, dù chỉ đứng ở chỗ này, dáng vẻ phục tùng cụp mắt xuống, đã sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía như đối mặt thẳng với tử vong không thể miêu tả, không thể ngăn cản.

Dưới vương tọa, màn che buông xuống, vô số bóng người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc quỳ hoặc nằm, những bóng người này có nam có nữ, đều dung mạo xuất chúng, có thể nói hoàn phì yến gầy, mỗi người mỗi vẻ.

Bọn họ không để ý đến Bùi Lăng, tất cả tâm thần đều tập trung vào sự tồn tại trên vương tọa, thi triển thủ đoạn, mong mỏi sự tồn tại kia thương tiếc sủng ái.

Lúc này, Hồng Phấn tân nương tiến lên hành lễ, giọng dịu dàng nói: "Chủ thượng, nô gia đưa người đến."

cấm kỵ như khẽ gật đầu.

Hồng Phấn tân nương lập tức lui sang một bên đứng hầu, cúi đầu chờ phân phó.

Bùi Lăng cung kính hành lễ: "Vãn bối Bùi Lăng, bái kiến tiền bối!"

cấm kỵ rộng lớn lớn: "Tên ta Vong"

"Vong"... Đây là tôn hiệu của vị cấm kỵ thứ ba!

Bùi Lăng cúi đầu lại thi lễ, rất cẩn thận hỏi: "Tiền bối, nghe nói lần này ngài bắt một người...

Còn chưa nói hết câu, giọng nói cuồn cuộn hùng vĩ của cấm kỵ lập tức vang lên: "Bàn chính sự trước."

"Họa đã nói cho ngươi biết Phù Sinh kỳ cục"

"Ta sẽ nói một chuyện khác."

"Không được kế thừa vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông!"

"Nếu không, chết!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không chút do dự, lập tức đáp: "Tốt! vãn bối không làm Tông Chủ!"

Thấy hắn đồng ý nhanh chóng như vậy: "Vong" hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Có thể nói chuyện của ngươi."

Bùi Lăng nhanh chóng châm chước lí do thoái thác, sau đó trả lời: "Người sống bị tiền bối bắt lại vô cùng quan trọng với vãn bối."

"Nàng là tình cảm chân thành trong cả đời vẫn bối!"

"Kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, cho nàng một con đường sống."

"Tiền bối có bất kỳ phân công gì xin cứ phân phó, vãn bối nhất định không chối từ!"

"Vong" thản nhiên nói: "Nếu là tình cảm chân thành của ngươi, vậy đơn giản."

Nói xong: "Vong" duỗi ra một cánh tay, lôi ra một bóng người áo choàng lông từ trong bóng tối kỳ quái trước mặt.

Người này tóc bạc, khuôn mặt gầy gò, hai con ngươi là màu mực thuần túy, thoạt nhìn như lão giả phàm nhân bình thường, nhìn kỹ mới có thể cảm giác quanh người hắn ta quỷ quyệt và cường đại.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, đây... Sao lại là lão tổ Lệ thị?

Không đợi hắn kịp phản ứng, tay "Vong" lập tức dùng sức.

Huyết nhục quanh người lão tổ Lệ thị lập tức nổ tung, xương cốt vỡ nát, máu tươi trào ra như nước suối, áo choàng lập tức bị dòng máu thấm ướt, dáng vẻ vô cùng kinh khủng.

"Aaalr Lão tổ Lệ thị không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ.

Chương 1906: Chỉ có thể để lão tổ chịu thiệt thòi

"Vong" bình thản nói: "Trước đó ngươi khinh bạc tiểu thiếp chưa về nhà chồng của ta, vậy dùng tình cảm chân thành của ngươi để trả lại"

"Trước đó ta còn lo lắng, tên người sống này không đủ trọng lượng."

"Hiện tại yên tâm rồi."

Bùi Lăng lập tức ngây ngốc tại chỗ, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, nghe tiếng kêu rên thê thảm của lão tổ Lệ thị, hắn lập tức yên lòng.

Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, còn tưởng người sống bị cấm kỵ bắt là Lệ sư tỷ, hóa ra là lão tổ Lệ thị...

Thế nhưng, Lệ sư tỷ cũng không ở trà lâu, rốt cuộc đã đi đâu?

Tất cả mọi việc trong U Tố mộ đều không thể gạt được cấm kỵ.

Đi hỏi một vị cấm kỵ khác là được, dù sao bây giờ cũng không gấp.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nhanh không chậm sắp xếp xong mạch suy nghĩ, lúc này nói: "Tiền bối, lúc ấy vãn bối cũng không biết Hồng Phấn tân nương là người của tiền bối, cũng không có ý mạo phạm tiền bối, kinh xin tiền bối minh giám, xử lý nhẹ nhàng"

Cửu A Lệ thị có ân với hắn, chắc chắn phải cứu vị lão tổ Lệ thị này, nhưng không giống vừa rồi, lần này Bùi Lăng không hứa hẹn bất kỳ điều kiện gì khác.

Dù sao cũng không phải Lệ sư tỷ, chẳng may cấm kỵ nói ra yêu cầu quá khó khăn quá nguy hiểm, hắn vẫn giữ mạng quan trong hơn...

Lúc này, dòng máu nhỏ xuống từ trên áo choàng lão tổ Lệ thị đã trộn lẫn vụn xương trắng đục, nhìn như cấm kỵ chỉ tùy ý nắm chặt hắn ta, trên thực tế nhục thể và hồn phách của hắn ta đều thừa nhận sự tra tấn không thể tưởng tượng, nhưng là lão tổ Cửu A Lệ thị, tu sĩ Hợp Đạo Trọng Minh tông, ý chí của Lệ Tân cực kỳ kiên định.

Chẳng mấy chốc đã quen với nỗi đau khổ cực độ này.

Thấy Bùi Lăng bình an vô sự, hơn nữa còn cầu xin cho mình, Lệ Tân không nhịn được cảm thấy rất vui mừng, không uổng công Lệ thị nâng đỡ hậu bối này, Bùi Lăng thật sự không làm hắn ta thất vọng...

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe "Vong" bình thản nói: "Nếu là tình cảm chân thành suốt đời ngươi, đương nhiên ta sẽ không lấy mạng hắn..."

"Nhưng ta không thích chờ đợi."

"Ngươi nhanh đi khiêu chiến vị Tông Chủ thứ nhất của chín môn phái lớn"

"Coi đây là thời hạn xử phạt hắn"

Tình... Tình cảm chân thành? ?

Lệ Tân nghe được hai chữ này lập tức mở to hai mắt nhìn, suýt nữa quên mất cơn đau tra tấn trên người!

Vị trước mắt là cấm kỵ U Tố mộ, một trong những người đỉnh phong của phương thế giới này!

Có lẽ đối phương rất hận thù người sống, nhưng lời nói ra cũng không giải Dù sao đến loại cảnh giới này, căn bản khinh thường nói dối.

Chẳng trách!

Chẳng trách tiểu tử Bùi Lăng này có thể được vị "Vong" này nhìn bằng con mắt khác xưa!

Thật không ngờ trước kia tiểu tử này ham mê sắc đẹp nữ thi, chỉ vì tu vi thấp nên cố gắng kiềm chế. Bản tính thật sự của hắn lại giống "Vong", nam nữ ăn sạch, già trẻ không kị!

Lần này đối phương tới cứu hắn, chưa chắc là có ơn tất báo với Lệ thị, còn có thể là...

Cố ý trình diễn anh hùng cứu lão nhân!

Quá điên! !!

Rốt cuộc trong đầu tiểu tử này nghĩ cái gì?

Cho dù là những người điên bên Vô Thủy sơn trang, so sánh ra đều bình thường hơn nhiều!

Lúc này Lệ Tân quyết định, nếu lần này có thể còn sống trở lại tông môn, lập tức bế quan, không thể cho tiểu tử này cơ hội!

Nghĩ đi nghĩ lại, trong chốc lát tâm thần Lệ Tân thất thủ, đau đớn to lớn lập tức phá hủy lý trí của hắn ta: "...", hắn ta không nhịn được phát ra một tràng tiếng kêu thảm vô cùng thê lương.

Bùi Lăng nghe vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, mặc dù bây giờ mình bị "Vong" hiểu lầm, nhưng hắn không định giải thích.

Nếu không "Vong" lại đi bắt Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa tới thì làm sao bây giờ?

Bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể để lão tổ Lệ thị chịu chút thiệt thòi...

Lão tổ có tu vi cao như vậy, sẽ không có vấn đề quá lớn...

Thế là, Bùi Lăng nói: "Tốt! Sau khi vãn bối về tông, lập tức khiêu chiến một vị Tông Chủ của chín môn phái lớn"

"Kính xin tiền bối yên tâm!"

"Vong" khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào Hồng Phấn tân nương cách Bùi Lăng không xa, hờ hững nói: "Nếu Hồng Phấn đã bị ngươi chạm qua, đã không còn thuần khiết."

"Không còn tư cách hầu hạ ta"

"Hiện tại ta tặng nàng cho ngươi, ngươi có thể tùy ý xử trí."

Nghe vậy, Bùi Lăng chưa kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào, sắc mặt Hồng Phấn tân nương dưới hỉ khăn lập tức thay đổi, quỳ xuống đất năn nỉ: "Nô gia khẩn cầu Bùi công tử thu lưu!"

Bùi Lăng nghi ngờ nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra.

Hồng Phấn tân nương không chỉ bị hắn chạm qua, hơn trong ba trận tạo hóa của "Chú", đối phương đều thua hắn!

Mặc dù số lượng nam nữ được "Vong" sủng ái rất nhiều, nhưng dù sao thân phận cũng bày rõ ra đó...

Đúng vậy, lúc trước hắn động vào Hồng Phấn tân nương nhưng vì "Chú": "Vong" sẽ không ra tay với hắn, trực tiếp xử trí lão tổ Lệ thị có liên quan đến hắn.

Chỉ có điều, đây cũng không phải "Vong" coi trọng Hồng Phấn tân nương đến mức nào, mà chỉ đơn thuần là uy nghiêm của một vị cấm kỵ.

Hiện tại trong mắt "Vong", Hồng Phấn tân nương đã "không sạch sẽ", cộng thêm Hồng Phấn tân nương không tranh được bất kỳ tạo hóa gì của "Chú", nàng đã không còn bất cứ giá trị gì với "Vong'...

Chương 1907: Chỉ có thể để lão tổ chịu thiệt thòi (2)

Hiện tại "Vong" đưa Hồng Phấn tân nương cho hắn, nếu hắn không cần, e rằng kết cục của Hồng Phấn tân nương cũng không tốt hơn lão tổ Lệ thị là bao...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đáp: "Đa tạ tiền bối ban thưởng!"

Hiện tại tình huống này, mặc kệ "Vong" tặng hắn cái gì, hắn cũng không dám cự tuyệt.

Hơn nữa Hồng Phấn tân nương này mặt như nước hạnh, lông mày như núi xa, hoa đào ngọc diện, dáng người linh lung như hoa sen ngày mùa hè, thược dược ba tháng mùa xuân, vũ mị diễm lệ, uyển chuyển kiều nghiên, lại từng là tiểu thiếp chưa về nhà chồng của cấm kỵ... Khụ khụ! Chủ yếu là đúng lúc hắn thiếu một thủ hạ Phản Hư đỉnh phong...

Nghe vậy: "Vong" khẽ gật đầu, bóng tối xung quanh lập tức vặn vẹo biến hóa một trận.

Một kẽ nứt không gian xuất hiện, trong tiếng kêu thảm thiết đau khổ càng ngày càng cao của lão tổ Lệ thị, Bùi Lăng và Hồng Phấn tân nương lập tức bị cuốn vào kẽ nứt.

Cảnh tượng xung quanh nhộn nhạo như sóng nước, Bùi Lăng và Hồng Phấn tân nương đã xuất hiện ở trong một mảnh sương trắng đậm đặc.

Đây là một khoảng đất trống, trên mặt đất đen sì ướt át mà mềm mại, mọc lên từng mảng cỏ xỉ rêu như rỉ sắt, cái hố loang lổ, khí tức âm u lạnh lẽo.

Bọn họ lại đã rời rời khỏi nơi ở của cấm kỵ.

Không đợi Bùi Lăng xác định vị trí cụ thể của bọn họ, Hồng Phấn tân nương đã cẩn thận hành lễ nói: "Nô gia đa tạ Bùi công tử thu lưu:

"Kính xin..."

"Kính xin công tử ban tên!"

Hồng Phấn tân nương do dự nói, lo lắng Bùi Lăng cự tuyệt lại vội giải thích: "U Tố mộ có quy tắc, chủ nhân ban tên tức là tên thật"

"Coi đây là ràng buộc, từ nay về sau tất cả mọi thứ của nô gia đều nằm trong sự khống chế của chủ nhân"

"Từ rất sớm trước đó nô gia đã là thuộc hạ của vương"

"Bây giờ về tay công tử, nên do công tử tự mình ban tên"

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Sau này ngươi gọi là... Băng Thanh."

Băng thanh ngọc khiết, lấy hai chữ vị trí đầu.

Dù sao, mình là một chính nhân quân tử, thủ hạ cũng phải lấy hắn làm gương, vì vậy liền lấy "Băng Thanh" làm tên cho Hồng Phấn tân nương.

Sau này hai người đứng chung một chỗ, hắn quang minh lãm liệt, đường hoàng lỗi lạc, Hồng Phấn tân nương băng thanh ngọc khiết, đoan trang thận trọng, tất nhiên sẽ là một giai thoại...

Hồng Phấn tân nương lập tức cung kính nói: "Tạ công tử ban tên, sau này Băng Thanh nhất định cẩn thận hầu hạ công tử"

"Trong U Tố mộ có một vài lãnh địa thuộc về Băng Thanh, sau này đều thuộc về công tử"

"Công tử có đến xem luôn không?"

Thấy Hồng Phấn tân nương, không, là Băng Thanh vội vã thể hiện lòng trung thành, Bùi Lăng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng hiện tại lại không phải lúc đi xem lãnh địa, hắn lập tức truyền âm hỏi: "Ngươi từng thấy vị nữ tu tu luyện hồn đạo đi cùng ta không?"

Băng Thanh khẽ lắc đầu, đang muốn trả lời, một luồng lực lượng quỷ quyệt lạnh lẽo lập tức cuốn lấy Bùi Lăng, ngay sau đó Bùi Lăng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Băng Thanh khẽ giật mình, sau đó lập tức biết là vị kia ra tay, vị kia cũng muốn gặp Bùi Lăng...

Cây dâu lớn che trời.

Mây đen như là một tòa đại lục khổng lồ, lấy khí thế rào rạt quấn quanh tán cây, phủ kín toàn bộ thiên địa.

Tường vi đen nhánh tùy ý sinh trưởng, giữa gai đâm là từng bông hoa tường vi đỏ thắm như máu, tái nhợt trắng hơn tuyết nở rộ, trông như mồ mả màu mực do máu tươi bắn tung tóe và từng đống xương người xếp tại chập trùng liên miên.

Bùi Lăng trở nên hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần, lại đã xuất hiện ở chỗ cách một gốc cây dâu to lớn đến khó có thể tưởng tượng không xa.

Thân cành gốc cây dâu này xông thẳng lên trời, trên vỏ cây thô ráp là từng đôi mắt mở to, lít nha lít nhít con ngươi đồng loạt nhìn hắn.

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, hắn đã từng thấy gốc cây dâu lớn này một lần!

Năm đó rời khỏi Thiên Ngoại đảo, lúc năm vị người thừa kế hai đạo chính ma giằng co, U Tố mộ đột nhiên xuất hiện, gốc cây dâu lớn này là thứ nổi bật nhất ở trên đảo, nó đứng sững ở chính giữa hòn đảo, tán cây bao trùm cả hòn đảo nhỏ, rộng lớn tráng lệ, lại quỷ quyệt khó tả.

Nhưng chẳng biết tại sao, lần này tiến vào U Tố mộ lâu như vậy, đến bây giờ mới thấy hình dáng gốc cây dâu lớn này...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức tiến lên hành lễ nói: "vãn bối Bùi Lăng, gặp qua Quỷ Tang tiền bối"

Quỷ Tang yên tĩnh nhìn chằm chằm Bùi Lăng, một hồi lâu sau mới tiếng như lôi đình nói: "Thật không ngờ chỉ là một Phản Hư, lại có thể làm đến mức độ như thết"

Lúc nói chuyện, một đám cành lá của cây dâu lớn hơi động đậy, một đạo khí tức âm u lạnh lẽo xen lẫn sinh cơ đột nhiên bắn ra, chui vào mi tâm Bùi Lăng...

Trước mắt Bùi Lăng lập tức hiện ra một màn sinh động như thật:

Một viên hạt giống đen nhánh như con mắt rơi vào trong một mảnh hỗn độn, đột nhiên vỏ ngoài của nó hơi động đậy, vươn một chút chồi non như thăm dò.

Ngay sau đó, là sợi rễ tinh tế mềm mại đâm vào xung quanh từng chút một.

Chương 1908: Thành tiên chỉ "Nhân"

Hạt giống dùng tốc độ mắt thường khó thấy rõ nhanh chóng lớn mạnh, đầu tiên là trở thành một gốc mầm non mọc lên hai mảnh lá non, sau đó chân rễ mọc ra, nó không ngừng sinh trưởng, cất cao từng tấc, chẳng mấy chốc đã biến thành một gốc cây giống.

Chợt là cây nhỏ, đại thụ, cây già... Trong nháy mắt hạt giống đã trưởng thành cự mộc che trời giống Quỷ Tang, cành lá kéo dài vạn dặm, che đậy một phương thiên địa!

Mỗi một chiếc lá, mỗi một tấc nhánh cây của nó đều tràn ngập lực lượng mênh mông.

Cả cây đại thụ có sinh mệnh sôi trào mãnh liệt, như biển rộng sóng lớn.

Cuối cùng có một ngày, Bùi Lăng thấy trời mở!

Vô số linh khí vô cùng trong trẻo hội tụ như mưa rào, mưa lớn rơi xuống.

Linh vũ khó mà tính toán như thác nước chảy ngược, trong nước mưa có rất nhiều thiên nữ váy sa, tay cầm lãng hoa, vẩy xuống từng đóa linh hoa. Trong hình bóng lay động, hắn lâng lâng phi thăng lên, trong Thiên môn mở ra như có chúng tiên nhân tới đón, chuông khánh linh âm cuồn cuộn vang lên toàn bộ thiên địa, tiên nhân quan cao đai lưng rộng khí tức mênh mông cường đại, đều là vẻ vô cùng hoan hỉ nói "chúc mừng tiên hữu"...

Tình cảnh này như ánh chớp bay lượn qua.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy Quỷ Tang đứng sừng sững trước mắt, tưởng vi xung quanh hơi chập chờn theo cơn gió lạnh, hắn đứng tại chỗ không động đậy nửa bước, tất cả như lúc ban đầu.

Hắn còn đang nghi ngờ, Quỷ Tang đã giải thích: "Ngươi đã gặp hai vị kia, ta cũng không nói nhảm dư thừa."

"Bây giờ viên hạt giống kia đã trồng vào thần hồn của ngươi, lấy mệnh cách định một lần đại nhân quả"

"Đây cũng là tiên lộ mà ngươi phải đi."

"Tiếp theo, đi khiêu chiến chín môn phái lớn, tranh đoạt khí số thành tiên"

"Đây là Nhân thành tiên"

"Vừa rồi ta đã định ra Quả thành tiên cho ngươi:

Đại nhân quả?

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Có phải đã định ra Quả, chỉ cần vãn bối hoàn thành Nhân, nhất định có thể thành tiên?"

Quỷ Tang nói: "Thế sự không có tuyệt đối."

"Cho dù nhân quả không không, chưa chắc sẽ không thay đổi."

"Nếu không, ngươi cũng không còn sống đứng ở chỗ này."

"Nhưng Quả đã định, chỉ cần tiếp theo ngươi vẫn bất bại, vẫn bất tử, tất cả chuyện trải qua đều chỉ hướng thành tiên"

Nói đến đây, Quỷ Tang dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Có tất cả ba viên [tạo hóa chi chủng], năm đó Chú dùng một viên, bây giờ ngươi được viên thứ hai."

"Còn có một viên cuối cùng giấu ở U Tố mộ."

"Nếu ngươi thất bại, hai vị vương sẽ dùng một viên hạt giống cuối cùng, bố trí lại một tạo hóa giống vậy"

"Thế nhưng, ta và hai vị vương đều hy vọng ngươi có thể thành công"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng càng thêm nghi ngờ, thực lực tu vi của hai vị cấm kỵ kia đều sâu không lường được, đã có thể bồi dưỡng được hậu bối thành tiên, vì sao không thử tự thành tiên?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Bùi Lăng không biết thái độ của Quỷ Tang, cũng không dám trực tiếp hỏi ra vấn đề này, hắn tập trung ý chí, trả lời: "Vãn bối hiểu rõ, đa tạ tiền bối nhắc nhở!"

Quỷ Tang nói: "Tốt, ta không có chuyện gì khác, ngươi còn có gì muốn biết?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Xin hỏi tiền bối, vãn bối có vị đạo lữ, là tên nữ tu tu luyện hồn đạo cùng vãn bối tiến vào U Tố mộ lần này, lại cửu kiếp Hóa Thần trong U Tố mộ, không biết bây giờ nàng đang ở đâu?"

Quỷ Tang nói: "Nàng đã trở về tông môn, là một vị đồng tộc Hợp Đạo cưỡng ép đưa đi."

"Vừa rồi ngươi đã gặp vị Hợp Đạo kia ở bên Vong"

Hả?

Lệ sư tỷ đã về tông?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, chẳng trách lão tổ Lệ thị lại xuất hiện ở U Tố mộ, hóa ra là tới cứu LỆ sư tỷ...

Thế nhưng, lão tổ Lệ thị đã đưa Lệ sư tỷ về tông môn, tại sao sau đó lại rơi vào trong tay cấm kỵ?

Chờ chút!

Băng Thanh từng nói, lão tổ Lệ thị liên tục mạnh mẽ xông vào U Tố mộ hai lần!

Lần đầu tiên là cứu Lệ sư tỷ, chắc quá trình rất thuận lợi.

Mà lần thứ hai, rất có thể là vì cứu hắn!

Sau đó đối phương bị cấm kị bắt đi...

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, giọng Quỷ Tang lại ầm vang:

"Một vị Chiến Vương cũ của Long Bá tộc muốn gặp ngươi, ngươi có thể lựa chọn gặp hoặc không gặp."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Chiến Vương Long Bá tộc hơn phân nửa là vị dùng Thiên Thương Lệ phục sinh mà hắn đã từng gặp ở di tích Đát La Trạch.

Biết được Lệ sư tỷ đã an toàn, tâm tình của hắn lập tức thả lỏng rất nhiều, lúc trước tông môn giao nhiệm vụ chân truyền cho hắn có liên quan với Long Bá Chiến Vương, tính toán ra, cũng coi như hai người có chút duyên phận.

Hiện tại đối phương muốn gặp hắn, mặc dù không biết cần làm chuyện gì nhưng nơi đây là U Tố mộ, hai vị cấm kỵ đều không làm khó mình, chắc hẳn vị Long Bá Chiến Vương này cũng không làm chuyện gì gây bất lợi cho hắn, cũng không cần thiết cự tuyệt.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhân tiện nói: "Tạ tiền bối đã nói cho biết, vãn bối bằng lòng gặp một lần!"

Ánh mắt lít nha lít nhít của Quỷ Tang rời khỏi Bùi Lăng, nhìn về phương xa, lại không tiếp tục nói chuyện nữa.

Chỉ một lát sau, sâu trong tường vi màu đen vang lên tiếng đất rung núi chuyển.

Chương 1909: Đường vô địch vạn tộc!

Một cự nhân vô cùng cao lớn như ngọn núi nguy nga trong mây mù nhanh chân đi đến.

Hình dáng hắn ta kiên cường, hùng tráng như điêu khắc từ nham thạch, tràn ngập khí tức thô kệch như đến từ viễn cổ hồng hoang, eo buộc cỏ nỉ, hổ ngực lộ bụng, khuôn mặt trần trụi, không biết dùng thuốc nhuộm gì lại bôi lên phù văn đủ mọi màu sắc trên da, mi tâm có một đồ án cực kỳ phức tạp, phong cách cổ xưa, tản ra sự dao động kỳ dị.

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn về phía cự nhân vô cùng cao lớn, đối phương cho hắn một loại cảm giác cực kỳ cổ xưa.

Dường như đi ra từ trong năm tháng xa xưa đến mức gần như biến mất.

Lúc này, ánh mắt sáng ngời của Long Bá Chiến Vương cũng nhìn đến Bùi Lăng.

Nhưng chỉ đối mặt đơn giản, vẻ mặt Long Bá Chiến Vương khẽ giật mình, tiếng nói như sấm, ầm ầm ngạc nhiên nói: "Là ngươi!"

Bùi Lăng nghe vậy lập tức nhướn mày, Long Bá Chiến Vương cố ý đến tìm hắn nhưng lại không biết hắn là ai?

Đang nghĩ ngợi, Long Bá Chiến Vương đột nhiên thở dài một tiếng, tiếng như lôi đình nói: "Thì ra là thế...

Trong tiếng thở dài, hắn ta lại nói tiếp: "Hậu bối Nhân tộc, ta muốn một danh ngạch, mặc kệ điều kiện gì đều có thể đồng ý."

Danh ngạch?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó bình tĩnh hỏi: "Danh ngạch gì?"

Long Bá Chiến Vương gọn gàng dứt khoát trả lời: "Ta muốn danh ngạch Phù Sinh kỳ cục."

Nghe lời này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lập tức rõ ràng, năm đó vị Chiến Vương Long Bá tộc này cũng như hai vị cấm kỵ U Tố mộ và Quỷ Tang trước mặt, đều là sự tồn tại đi qua năm tháng kéo dài, biết rất nhiều bí mật bây giờ mình không biết!

Hơi suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng truyền âm hỏi: "Danh ngạch này có ý nghĩa gì?"

Long Bá Chiến Vương không do dự chút nào trả lời: "Một cơ hội thành tiên!"

Bùi Lăng nghe vậy, nhưng trong lòng càng nghi ngờ hơn, chỉ có điều tình huống hiện tại khác với lúc đối mặt cấm kỵ vừa rồi.

Nơi đây là U Tố mộ, hắn không lo lắng Long Bá Chiến Vương xuống tay với hắn ở chỗ này, thế là tiếp tục hỏi: "Tiền bối, có thể nói cụ thể một chút không?"

Thấy Bùi Lăng không biết cái gì, cây dâu lớn cành lá hơi lượn quanh ở bên cạnh, Quỷ Tang giọng nói to lớn âm u lạnh nhạt nói:

"Lần trước, Chú đi tiên lộ này, Ma Nột tôn giả, Lục Dục đạo nhân, Phiêu Đăng ma tôn, Lung Hoàng đan tổ... Rất nhiều sự tồn tại đi theo."

"Cuối cùng, bao gồm cả Chú, có tổng cộng chín người phi thăng"

"Bây giờ ngươi lại đi đầu tiên lộ này, bại, ngươi thân tử đạo tiêu; thành, vẫn có chín danh ngạch người phi thăng."

"Ngươi tự chiếm một cái, còn thừa lại tám cái."

Chín người phi thăng?

Nghe đến đó, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, sau đó trong lòng nhanh chóng tính toán: Hai vị cấm kỵ để hắn khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, tranh đoạt khí số thành tiên, rất có thể mục tiêu chân chính cũng là vì danh ngạch thành tiên này!

"Họa": "Vong" và Quỷ Tang đã lấy mất ba danh ngạch...

Hắn là đệ tử Trọng Minh tông, một khi cuối cùng thành chuyện, chắc chắn cũng phải cho Trọng Minh tông một cái...

Về sau, còn có Lệ sư tỷ, Yến Minh Họa, sư tôn Dược Tiên Nữ, Tư Hồng Khuynh Yến, Văn Nhân Linh Sắt, Kiều Từ Quang...

Danh ngạch căn bản không đủ!

Hiện tại ngay cả người của hắn cũng chưa được chia một phần, đâu có phần cho dị tộc?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát trả lời: "Không được!"

Long Bá Chiến Vương lập tức im lặng.

Cơn gió lạnh chầm chậm thổi cành lá tường vi xung quanh lay động, khí tức âm u lạnh lẽo tùy ý tràn ngập.

Sau một khoảng yên tĩnh như mộ địa thật dài, Chiến Vương mới ầm ầm nói: "Thứ ta muốn, không phải tám danh ngạch cuối cùng kia"

"Mà là lúc ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến mở ra Phù Sinh kỳ cục, lấy một danh ngạch cùng ngươi tiến vào Phù Sinh cảnh"

"Lúc Chú đi con đường này, cuối cùng có chín người phi thăng"

"Nhưng số tu sĩ đi theo lúc đó không chỉ có tám người."

"Để báo đáp lại, bây giờ ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì."

"Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, vừa rồi Quỷ Tang báo những cái tên kia không chỉ có tám người.

Trong đó Lục Dục đạo nhân còn có chút nguồn gốc với hắn, rất có thể cơ duyên [Lục Dục bí điển] mà hắn đoạt được lúc Luyện Khí kỳ cũng đi ta từ tay đối phương.

Mà Lung Hoàng đan tổ, cũng không biết có phải là người để lại "Tiểu Tự Tại Thiên" ở Lưu Lam hoàng triều hay không...

Về phần cái tên khác, hắn chưa từng nghe nói đến.

Thế là, sau khi nghiêm túc suy tư một phen, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Cùng tiến vào Phù Sinh cảnh, có thể"

"Thế nhưng, ngươi nhất định phải nói cho ta biết những điều mà ngươi biết"

Long Bá Chiến Vương tiếng như lôi đình nói: "Có thể"

"Ngươi muốn biết cái gì?"

Bùi Lăng suy nghĩ, nhanh chóng truyền âm nói: "Theo ta được biết, hai vị cấm kỵ U Tố mộ đều có tu vi Đại Thừa, khoảng cách phi thăng thành tiên chỉ có cách một bước."

"Vì sao hai vị này không tự đi đầu tiên lộ này, mà để cho một hậu bối như ta làm thay?"

Thấy Bùi Lăng hỏi vấn đề có liên quan đến hai vị cấm kỵ U Tố mộ, Long Bá Chiến Vương suy nghĩ chốc lát, sau đó cũng truyền âm trả lời: "Ta và Chú từng gặp nhau, nhưng không hiểu nhiều về hai vị kia."

Chương 1910: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

nhân định tiên "Hiện tại chỉ biết hai điểm"

"Một, là hai vị kia không muốn nợ nhân quả."

"Thứ hai, hai vị kia tồn tại trong năm tháng quá lâu dài, một khi tự mình ra tay, tham dự Phù Sinh kỳ cục, tiên phàm đánh cờ, rất có thể hai vị kia sẽ thua!"

Nợ nhân quả?

Tiên phàm đánh cờ?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức truyền âm hỏi: "Hai vị kia đều là cấm kỵ, tại sao đi tiên lộ lại nợ nhân quả?"

Hắn âm thầm nghiêm nghị, nếu ngay cả cấm kỵ cũng muốn tránh đi nhân quả, vậy hắn nhất định phải cẩn thận!

Long Bá Chiến Vương ầm ầm giải thích: "Phàm sợ quả, tiên sợ nhân"

"Con đường phi thăng sớm nhất của phàm nhân, là con đường vô địch vạn tộc!"

"Con đường tắt này bắt nguồn từ Long Bá tộc"

"Cần có thực lực mạnh trấn áp thiên hạ, uy áp vạn tộc, cướp đoạt khí vận vạn tộc gia thân, lấy đó để lên Thiên môn."

"Năm đó ta đã từng đi con đường này."

"Chỉ có điều Nhân tộc hưng thịnh, dị tộc suy vi, mặc dù ta đánh bại tám phương, cuối cùng vẫn vẫn lạc nửa đường:

"Đường vô địch đã đoạn tuyệt."

"Chú đã từng đi đầu tiên lộ kia, trên thực tế là lấy con đường vô địch vạn tộc làm cơ sở, kết hợp đại thế thiên hạ, sau đó tu sửa cách phi thăng"

"Vốn là khiêu chiến vạn tộc, lại biến thành khiêu chiến chín môn phái lớn Nhân tộc...

"Đây là tiền căn"

"Hiện tại, có bất kỳ hậu nhân nào của Chú đi con đường này, cần trả một phần Quả cho Long Bá tộc ta thay hắn!"

"Dù là hai vị cấm kỵ kia cũng giống vậy."

"Lần này ta đến U Tố mộ tìm kiếm người thừa kế của Chú, mục đích thật sự là vì tranh thủ một phần tiên duyên cho Long Bá tộc."

Nói đến chỗ này, Long Bá Chiến Vương dừng lại một chút, chợt nói: "Vốn dĩ, ta có thể trực tiếp yêu cầu danh ngạch thành tiên từ ngươi. ' "Người thừa kế của Chú nhất định phải đồng ý!"

"Chỉ có điều, không ngờ ngươi không những là người thừa kế của Chú, ngày đó ở trong Đát La Trạch, ý chí còn sót lại của ta đã sắp tiêu vong, là thủ đoạn của ngươi giúp đi cốt của ta sống lại!"

"Ngươi đã sớm trả phần Quả này!"

"Hiện tại ta yêu cầu danh ngạch, cũng chỉ có thể làm Nhân"

"Cho nên ngươi không cần lo lắng nhân quả ở chỗ ta..."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhớ tới lúc trước ở trong di tích Chiến Vương, những tranh vẽ mà hắn thấy trên tường, là cảnh tượng Long Bá Chiến Vương hoặc chiến đấu, hoặc luận đạo với từng vị đại năng của những dị tộc khác...

Chắc đó là con đường vô địch vạn tộc mà đối phương nói tới!

Còn tiên lộ do "Chú" lưu lại, cần hắn đi khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, hai người thật sự hơi tương tự...

Đồng thời hắn cũng hiểu được, tại sao vừa rồi Long Bá Chiến Vương thấy mình lại ngạc nhiên như vậy.

Bởi vì Chiến Vương này muốn tìm, không phải người phục sinh hắn ta trong Đát La Trạch, mà là người thừa kế của "Chú".

Bùi Lăng lại nghĩ tới, lúc ấy hắn đi di tích Chiến Vương, lại ngay sau khi hắn đạt được truyền thừa của "Chú" ở Thiên Ngoại đảo.

Khi đó hắn vừa kế thừa truyền thừa của "Chú", tiếp nhận "Nhân"

của "Chứ, vừa hay trả "Quả" cho Chiến Vương...

Điều này rất trùng hợp!

Không!

Không phải trùng hợp!

Lúc ấy người dùng Thiên Thương Lệ phục sinh Long Bá Chiến Vương là hệ thống!

Hệ thống dùng cái giá khá nhỏ bé, sớm trả sạch "Quả" thay hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, đúng là đã trả hết nhân quả bên Chiến Vương này, nhưng bây giờ hai vị cấm kỵ, còn có Quỷ Tang...

"Họa" đặc biệt gieo [tạo hóa chi chủng] cho hắn.

"Vong" đưa Băng Thanh cho hắn.

Quỷ Tang định ra "Quả" thành tiên thay hắn.

Ba chuyện này, bất kỳ một vị nào trong đó đều có thể làm được dễ dàng.

Nhưng ba vị kia lại ăn ý cùng giúp hắn một lần...

2„—n Nếu không có gì bất ngờ, ba chuyện này là "Nhân" do hai vị cấm kỵ cùng Quỷ Tang cố ý lưu lại!

Chắc "Quả" mà bọn họ muốn có liên quan đến việc hắn thành tiên!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Chín môn phái lớn có biết đầu tiên lộ này không?"

Long Bá Chiến Vương nghe vậy, khẽ lắc đầu nói: "Chắc chắn chín môn phái lớn biết con đường vô địch vạn tộc."

"Nhưng những người trong chín môn phái lớn biết về thăng tiên lộ của Chú, hoặc là đã cùng nó phi thăng, hoặc là đã sớm vẫn lạc trong Phù Sinh kỳ cục lần trước..."

"Bây giờ người hiểu rõ con đường này nhất là hai vị cấm kỵ còn lại trong U Tố mộ"

"Còn có Quỷ Tang."

"Dù là ta, vẫn lạc quá lâu cũng chỉ biết đại khái."

Bùi Lăng nghe vậy, âm thầm gật đầu.

Nếu chín môn phái lớn cũng biết đầu tiên lộ này, vậy hắn cũng không cần đi nữa!

Hiện tại tu vi của hắn chỉ là Phản Hư hậu kỳ đỉnh phong, nếu chín môn phái lớn muốn trồng "Nhân" ở trên người hắn, sẽ có vô số cách!

Đến lúc đó, dù hắn nhường lại danh ngạch của mình, e rằng cũng không đủ.

Bùi Lăng tiếp tục truyền âm hỏi: "Ta là Thánh Tử Trọng Minh tông đương thời, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là Tông Chủ Trọng Minh tông hạ nhiệm."

"Nhưng một vị cấm kỵ trong U Tố mộ chỉ cho ta khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, không cho phép ta trở thành Tông Chủ"

"Đây là vì sao?"

Long Bá Chiến Vương nhanh chóng truyền âm trả lời: "Tông Chủ chín môn phái lớn đại điện cho khí số của chín môn phái lớn"

Chương 1911: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

nhân định tiên (2)

"Một khi ngươi trở thành Tông Chủ Trọng Minh tông, tuy khí vận gia thân nhưng lập tức đạt được vô số chỗ tốt khó mà diễn tả bằng lời, nhưng tiếp theo mặc kệ ngươi tranh đoạt bao nhiêu khí số thành tiên, toàn bộ đều quy về cơ nghiệp Trọng Minh tông"

"Chứ không phải đạo nghiệp của cá nhân ngươi."

"Trừ khi ngươi có thể hoàn toàn chiếm đoạt tám tông môn lớn khác, trở thành Tông Chủ của chín nơi này."

"Nếu không, lúc đánh cờ vây sẽ không đủ khí số, không thắng được Phù Sinh kỷ cục!"

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại truyền âm hỏi:

"Đây có phải tiên lộ duy nhất không?"

Long Bá Chiến Vương lắc đầu nói: "Không phải!"

"Nhưng tu vi của ngươi đã tới Phản Hư, tiên lộ cố định thì không thể quay đầu"

"Hơn nữa, cũng có lợi ích to lớn với việc ngươi Hợp Đạo tiếp theo"

Bùi Lăng gật đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Một vấn đề cuối cùng..."

Sương trắng tràn ngập, trà lâu.

Bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh như biển sôi.

Trên hành lang, cỏ cây đông đúc, cành lá tươi non.

Yến Minh Họa ngồi xếp bằng ở giữa, hai con ngươi khép hờ, lông mi dài buông xuống, pháp lực phun trào quanh người, đang tu luyện.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng nhíu mày ngừng lại.

Hiện tại một mình Bùi Lăng đi gặp cấm kỵ, nàng lại bị quỷ vật phía ngoài ngăn lại, không thể rời đi, không biết an nguy của Bùi Lăng như thế nào, trong thời gian ngắn làm thế nào cũng không tĩnh tâm được.

"Không thể loạn..."

"Dù hiện tại ta ra ngoài, cũng không giúp được Bùi đạo hữu..."

"Nếu lần này có thể còn sống trở lại Tố Chân Thiên, nhất định phải dốc toàn lực nâng cao thực lực tu vi."

"Kỳ quái!"

"Luôn cảm thấy hình như đã quên điều gì đó..."

Hàng lông mày như núi xa của Yến Minh Họa nhăn lại, nhưng ngay lúc này cách chỗ nàng không xa mở ra một kẽ nứt không gian, bóng dáng huyền bào vác đao lặng yên xuất hiện.

Áo bào hắn phần phật, khí chất lạnh băng bạo ngược, chính là Bùi Lãng!

Nhìn qua Thánh Tử Trọng Minh tông quần áo chỉnh tề, không nhìn ra bất kỳ điều gì không ổn, sắc mặt Yến Minh Họa lập tức vui mừng, đứng dậy, bước nhanh về phía trước hỏi: "Bùi đạo hữu, ngươi không sao chứ?"

Bùi Lăng ôm vòng eo nàng, vừa cười vừa nói: "Không có việc gì."

"Lệ sư tỷ đã trở về tông môn, chúng ta cũng có thể rời khỏi U Tố mộ rồi."

Hai gò má Yến Minh Họa ửng đỏ, gật đầu nói: "Tốt!"

Bùi Lăng mang theo nàng thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa gỗ.

"Kẹt kẹt."

Cửa gỗ mở ra, sương mù nặng nề xen lẫn hơi lạnh thấu xương bên ngoài đập vào mặt.

"Tất": "Đề" cùng rất nhiều quỷ vật yên tĩnh đứng sừng sững, khoanh tay cùng đợi.

Trong rất nhiều bóng dáng còn có Băng Thanh mặc một bộ hỉ phục, làn váy xinh đẹp như máu trông rất nổi bật trong sương mù. Vừa rồi Bùi Lăng bị Quỷ Tang đón đi, nàng liền đi vào trà lâu chờ đợi.

Lúc này, thấy Bùi Lăng xuất hiện: "Tất" và "Đề" lập tức tiến lên hành lễ: "Chúc mừng chủ thượng, con đường tỉnh tiến, trường sinh cửu thị!"

Đám quỷ vật sau lưng bọn chúng cũng khom người theo: "Chúc mừng chủ thượng! Con đường tỉnh tiến, trường sinh cửu thị!"

Băng Thanh thướt tha tiến lên, vạn phúc nói: "Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng!"

Bùi Lăng nhìn lướt qua rất nhiều quỷ vật, cuối cùng ánh mắt rơi xuống "Tất" cầm đầu, tiếng nói nghiêm nghị phân phó: "Ta có việc cần rời khỏi U Tố mộ một chuyến."

"Các ngươi tạm trú ở đây, nghỉ ngơi lấy lại sức."

"Đợi ta xử lý xong chuyện ngoại giới, lại suy tính"

"Tất" lập tức hành lễ: "Cẩn tuân chủ thượng phân phó!"

Rất nhiều quỷ vật rối rít đáp lời: "Chúng ta tuân mệnh!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay kéo Băng Thanh tới trước mặt, hỏi tiếp: "Hiện tại ba người Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đang ở đâu?"

"Tất" trả lời: "Chủ thượng, ta chưa từng thấy ba người này, bây giờ trong U Tố mộ cũng không có người sống khác tồn tại."

Khuôn mặt Băng Thanh dưới hỉ khăn lộ ra vẻ nghi ngờ, nàng cảm thấy dường như mình từng gặp ba người mà Bùi Lăng nói đến, nhưng suy nghĩ thật lâu, làm thế nào cũng không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào.

Yến Minh Họa bị Bùi Lăng ôm lấy ngẩng đầu, trong mắt cũng đầy hoang mang, nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn lặng yên truyền âm nói: "Bùi đạo hữu, lần này tiến vào U Tố mộ, ba người chỉ có ngươi, ta và Lệ yêu nữ"

"Lúc ấy Phó sư huynh, Chung Quỳ sư huynh còn có Ninh sư huynh không cùng tiến đến..."

Ba người Phó Huyền Tự chưa đi đến U Tố mộ? !

Vẻ mặt Bùi Lăng khẽ thay đổi, trong lòng nhanh chóng nhớ lại một lần, sau đó nhanh chóng phát hiện, sau khi tiến vào U Tố mộ, đúng là chỉ có ký ức về Lệ sư tỷ và Yến Minh Họa...

Kỳ quái!

Tại sao vừa rồi hắn muốn hỏi vị trí của ba người Phó Huyền Tự?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhướn mày, U Tố mộ này thật sự cổ quái!

Hiện tại vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này càng ổn thỏa hơn.

Thế là, khí tức quanh người Bùi Lăng lập tức biến hóa, chỉ một thoáng trên đỉnh đầu hắn dâng lên ba cánh cửa ra vào nguy nga hùng tráng.

Cánh cửa ra vào thứ nhất ngàn vạn độc lâu đắp lên, quỷ quyệt sâm nhiên; cánh cửa ra vào thứ hai hoa mỹ xa xỉ như cung điện Tiên gia; cánh cửa ra vào thứ ba huyết đằng quấn quanh, bướu nhọt vô số, quái đản kinh khủng.

Chương 1912: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

nhân định tiên (3)

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, cánh cửa ra vào thứ nhất và cánh cửa ra vào thứ ba lặng yên biến mất, chỉ để lại cánh cửa ra vào thứ hai uy nghiêm đứng vững.

Tay phải hắn ôm Yến Minh Họa, tay trái kéo Băng Thanh, trực tiếp bay vào trong cửa ra vào.

Ba bóng dáng nhanh chóng bay vào cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa.

Cửa ra vào cũng như bị xóa đi, chớp mắt đã xa xăm.

Vạn Hủy hải.

Phường thị.

"Chu ký" dược phô.

Hậu viện.

Trong một căn phòng ốc điêu khắc vô số phù văn, ẩn núp rất nhiều trận pháp.

Cửa sổ đóng chặt, nhìn từ bên ngoài như đắp lên rất nhiều tạp vật.

Nhưng đứng trong phòng dò xét lại là bốn vách tường trống trơn, bên trong cũng không có cái gì.

Đột nhiên, cửa lớn như gợn sóng biến ảo một trận.

Cửa gỗ vốn bình thường đơn giản, trong khoảnh khắc trở nên tiên khí bồng bềnh, xa hoa trang nghiêm, nguy nga như quỳnh lâu ngọc vũ Tiên gia.

"Kẹt kẹt."

Cửa lớn ầm vang mở ra, cánh tay một ma tu huyền bào vác đao mở ra, một trái một phải ôm hai nữ tử yểu điệu uyển chuyển đi ra từ bên trong.

"Phanh"

Đợi bọn họ đi ra, cửa lớn nhanh chóng đóng lại, sự khác thường lập tức thối lui, khôi phục như lúc ban đầu.

Nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, Bùi Lăng lập tức biết đã trở lại nhân gian!

Hắn lập tức thở phào một hơi.

Lần này ngoài ý muốn tiến vào U Tố mộ, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả lúc ở bên ngoài địa giới đoạt nhà bằng đất, hủy sân phơi nắng đã là từng bước đáng sợ.

Sau đó đến tạo hóa chi địa, cánh cửa thứ nhất, từ tu sĩ nắm giữ lực lượng cường đại, trong chớp mắt đã biến thành phàm nhân ốm yếu tay trói gà không chặt, có thể nói là biến đổi thất thường, biến cố đột ngột. Cuối cùng, hắn bị địch vây quanh trong chốc nhà cao cửa rộng, lục đục với nhau, giành cơ duyên, trải qua sinh tử, đại đạo Phản Hư!

Cánh cửa thứ hai khổ tâm kinh doanh, bố cục thiên hạ, dù trong ván cờ đó có huyền cơ, nhưng cuối cùng hắn vẫn càn quét tất cả chỗ tốt, một mình thắng được!

Cánh cửa thứ ba, từ xưa đến nay chín môn phái lớn thiên kiêu tụ tập, con đường tranh đấu, không chết không thôi, đều là người chiến thắng gặp nhau nơi ngõ hẹp! Trong trận chiến nhân quả, đoạt quả chỉ pháp, với thủ đoạn và thực lực của [tạo hóa chi chủng], đây là trận chiến gian nan nhất cũng hung hiểm nhất từ khi hắn nhập đạo đến nay.

Về sau đối mặt với cấm kỵ, gặp mặt Quỷ Tang, gặp gỡ Long Bá Chiến Vương, thăm dò bí mật từ năm tháng xa xưa.

Cuối cùng hắn đã đứng ở độ cao này!

Một đường vượt mọi chông gai, một đường nguy cơ thay nhau nổi lên, một đường trường đao tan tác... Cuối cùng rời khỏi nơi vạn quỷ nghi lại, trở lại nhân gian!

Tiên lộ đã ở phía trước!

Lúc này, Yến Minh Họa cũng lộ vẻ vui mừng, trăm ngàn cảm xúc ngốn ngang nói: "Bùi đạo hữu, cuối cùng chúng ta đã đi ra!"

Bùi Lăng mỉm cười gật đầu, sau đó nói: "Nơi này là cửa hàng dưới danh nghĩa của ta."

"Vừa rời khỏi U Tố mộ, không bằng để ta tận tình nghĩa chủ nhà một lần, đón gió tẩy trần cho đạo hữu thì thế nào?"

Hai gò má Yến Minh Họa ửng đỏ, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi son tiến đến bên tai Bùi Lăng, giọng nói yêu kiều mềm mại nói: "Được..."

Bùi Lăng cười ha ha một tiếng, chợt một tay ôm lấy nàng...

Nhất nhập u minh biệt nhân gian, Hư không niếp tích ngộ thái huyền.

Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, Tạo hóa chủng nhân định tiên ban.

Từng tiếng sóng biển, từng con hải âu trắng.

Phường thị Vạn Hủy hải.

Trên vách đá dựa vào núi ven biển, nhiều loại cửa hàng chi chít khắp nơi, lúc gặp độn quang tung hoành trời cao, ra vào tiêu dao.

Buổi trưa.

Trong phường thị dần nói to làm ồn ào, tu sĩ muôn hình muôn vẻ lui tới như mây, trên đường dài là cảnh tượng thịnh vượng đổ mồ hôi như mưa, chen vai thích cánh.

Góc tây nam phường thị, tiếng sóng biển ồn ào bị tiếng người huyên náo hòa tan, đứng trên đường phố nghe qua chỉ có tiếng rao bán nối liền không dứt.

Bảng hiệu "Chu Ký" dược phô treo cao, chưởng quỹ Tương Hà khoác giao tiêu xinh đẹp động lòng người, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo tỉnh khiết như tiếng trời.

Nàng dẫn theo mấy yêu quỷ ăn mặc thành người phục vụ, chuyện trò vui vẻ đưa tiễn mấy vị khách quen đến đây mua sắm đan dược, lúc trở về cửa hàng lại thu hồi vẻ mặt, ra lệnh một tên yêu quỷ trong đó: "Ngươi ở lại đây chào hỏi khách khứa, nhớ kỹ, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào hậu viện!"

Sắp xếp xong việc trong cửa hàng, một mình Tương Hà đi vào trung đình, bước nhanh đến trước một gian phòng cửa sổ đóng chặt...

Căn phòng này ở trong góc hậu viện, trước mặt chất đống một vài tạp vật, còn trồng một loạt Linh Trúc, Linh Trúc xanh tươi như phỉ thúy ngọc thạch, gió biển thổi qua, cành lá lượn quanh, tiếng kêu giòn vang như ngọc thạch va chạm, đặc biệt êm tai.

Phía trên Linh Trúc có từng tầng dao động cấm chế lặng yên tản ra, bao phủ cả căn phòng ở trong đó.

Ngay lúc chưởng quỹ Giao Nhân tới gần, đã có đủ loại thủ đoạn âm thầm kiểm tra thân phận của nàng, chỉ hơi không đúng là một kích lôi đình.

Tương Hà bước trên đường mòn đá cuội, dừng lại ở cửa ra vào, đưa tay nhanh chóng sửa sang làn váy tươi đẹp trên người, lúc này mới lấy ra một cái ngọc giản, vẻ mặt cung kính, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào nói: "Chủ nhân, trước đó phân phó muốn tìm hiểu tin tức, tiểu tỳ đã sưu tập đầy đủ"

Chương 1913: Chiêu đãi chu toàn

"Hiện tại đã ghi toàn bộ vào ngọc giản, kính xin chủ nhân phân phó!"

Nói xong, nàng hơi khom người, hai tay giơ ngọc giản lên đỉnh đầu.

Ngọc giản lập tức bị một luồng lực lượng hút đi, lơ lửng giữa không trung, bay vào trong cánh cửa trước mặt.

"Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi."

Một giọng nam tử trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Tương Hà.

Tương Hà lập tức khom lưng, cúi đầu đáp: "Vâng!"

Nói xong, nàng lui lại mấy bước, mới quay người rời đi.

Lúc này, trên cửa lớn có vô số phù văn sáng tắt, lặng yên mở ra một khe hở, trong phòng lập tức truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, kiều mị lại kiềm chế, trong đó còn kèm theo một vài tiếng kêu đứt quãng khó hiểu... "Chủ nhân": "Tha mạng": "Nghỉ một lát", "Chỉ một lát".

Ngọc giản lơ lửng lập tức bay vào trong phòng, cửa lớn nhanh chóng khép lại.

Tất cả tiếng động thoáng qua biến mất, bên ngoài lại không nghe thấy tiếng vang gì.

Lại qua tròn một canh giờ...

Trong phòng.

Màn vải buông xuống, váy rơi khắp nơi trên đất.

Tóc dài đen nhánh tản ra đầy giường như là tầng mây hiện ra nơi chân trời trước khi mưa rào, lại như nước suối chảm chậm lưu động trong đêm tối, tiếng bước chân nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua trong bóng tối.

Ngọc câu vốn lay động đã nhẹ nghỉ, một trận chiêu đãi vừa kết thúc.

Hai mắt Bùi Lăng hơi khép, đang nằm ngửa ở trên giường. Hai bên cánh tay bị một sợi tóc xanh cuốn lấy, giữa gấm đen như ẩn như hiện, bắp thịt rắn chắc lộ ra rõ ràng không bỏ sót, thỉnh thoảng thấy mưa hồng đúng lúc, uyển chuyển yểu điệu quấn lấy nhau, trông như tường vi dính sương, hoa quỳnh nhiễm mây màu, đẹp không sao tả xiết, tuyệt không thể tả.

Từ lúc rời khỏi U Tố mộ đã ròng rã mười ngày.

Vốn dĩ, Bùi Lăng và Yến Minh Họa đã nói trước sẽ chiêu đãi đối phương ba ngày, nhưng...

Thời gian trôi qua quá nhanh!

Trong vô thức, một lần chiêu đãi này đã là mười ngày mười đêm...

Đương nhiên, ngoại trừ Yến Minh Họa, Băng Thanh mới vào nhân gian có quá nhiều thứ không hiểu. Làm chủ nhân, những ngày qua hắn cũng tay nắm tay, tự thân dạy bảo đối phương rất nhiều quy củ giữa con người...

"Xoạt"

Lúc này, Bùi Lăng đưa tay đánh một chiêu, đã thấy lều vải mở ra, ngọc giản do Tương Hà vừa đưa tới đang lơ lửng giữa không trung phía sau cửa, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong màn, rơi vào trong tay hắn.

Bùi Lăng cầm ngọc giản áp sát vào mi tâm, bắt đầu kiểm tra nội dung trong đó.

Lần này hắn ở lại U Tố mộ quá lâu, trước khi về tông nhất định phải sớm tìm hiểu rõ ràng mấy chuyện.

Một là đại chiến chính ma đã kết thúc chưa; Thứ hai là tình huống cụ thể của Tông Chủ Tô Ly Kinh; Thứ ba là ở ngoại giới có bao nhiêu người biết việc hắn bị nhốt ở U Tố nộ.

Chuyện thứ nhất rất dễ hỏi thăm được, tin tức trong ngọc giản cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Hai đạo chính ma đã sớm chính thức ngưng chiến.

Ngoại trừ thỉnh thoảng ở những giao giới còn có vài trận chiến quy mô nhỏ ma sát, lại không tạo ra chiến tranh lớn nữa.

Chuyện thứ hai, trong ngọc giản cũng ghi chép rất rõ ràng, Tô Ly Kinh đã bị "Minh Huyết" lão tổ lấy mất vị trí Tông Chủ, hiện tại do Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến tạm thay vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông.

Sau cùng là chuyện thứ ba, Tương Hà lại không tra ra tin tức cụ thể.

Ít nhất ở địa giới Trọng Minh tông cùng Vạn Hủy hải này, ngay cả chuyện Thánh Tử mất tích này cũng không có ai nhắc đến.

Nhìn đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ngọc giản.

Tương Hà không tra ra đôi câu vài lời, điều này nói rõ rất ít người biết việc hắn bị nhốt trong U Tố mộ.

Cứ vậy, trên con đường về tông này, chỉ cần ngụy trang tốt, không cần lo lắng gặp phải mai phục của Chẩm Thạch Tô thị...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, có thể trở về tông rồi.

Lão tổ Lệ thị còn đang chờ hắn cứu mạng!

Chỉ có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện, nhìn da tuyết tóc đen, linh lung mềm mại đáng yêu bên cạnh, Bùi Lăng lập tức hơi do dự, hay là... Lại chiêu đãi Yến Minh Họa ba ngày?

Trong lòng do dự như thế, hắn đã duỗi tay ra tìm kiếm Yến Minh Họa.

Hai gò má trắng nõn trơn bóng của Yến Minh Họa như ráng mây màu ở chân trời ngày mùa hè, dấy lên màu sắc xinh đẹp tuyệt diễm, nàng khẽ cắn môi son, không rên một tiếng, mặc cho Bùi Lăng tùy ý làm bậy.

Đôi bên rất ăn ý nhưng ngay lúc Bùi Lăng muốn tiến hành bước kế tiếp, Yến Minh Họa đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, hàng mi đài khẽ run, lập tức lên tiếng nói: "Chờ, chờ một chút...

Bùi Lăng không dừng tay, một tay ôm nàng vào trong lòng, tuỳ tiện vuốt ve, cười xấu xa hỏi: "Sao thế?"

Yến Minh Họa lập tức đưa tay, một tấm Truyền Âm Phù vẽ hoa thụ đêm xuân bay ra từ trong túi trữ vật trên móc áo, rơi vào lòng bàn tay nàng.

Gốc hoa thụ trên Truyền Âm Phù đang không ngừng có cánh hoa bay xuống, mỗi một cánh hoa đều có ánh sáng nhạt trong suốt, hiển nhiên là có người muốn truyền âm với Yến Minh Họa.

Yến Minh Họa nhìn qua Bùi Lăng, thở dốc nói: "Cái này là... Là...

Sư tôn... Muốn truyền âm với ta"

"Chắc là ta... Mất tích quá lâu... Sư tôn vội vã tìm ta!"

Nghe thấy là sư tôn của Yến Minh Họa, sắc mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc.

Chương 1914: Trở về tông môn

Cho đến bây giờ, hắn còn không biết sư tôn của Yến Minh Họa là ai, dáng vẻ... Tóm lại, trưởng bối của Yến Minh Họa cũng là trưởng bối của hắn, phải tôn trọng mới được!

Thế là, Bùi Lăng buông tay ra, nói: "Bây giờ ngươi cứ truyền âm với sư tôn, ta không lên tiếng."

Yến Minh Họa nghe vậy thầm thở phào, lập tức thúc giục Truyền Âm Phù, trong Truyền Âm Phù nhanh chóng truyền ra một giọng nói uy nghiêm thanh thúy, lại mang theo sự ân cần rõ ràng:

"Minh Họa, xảy ra chuyện gì?"

"Sư tôn!" Yến Minh Họa nhanh chóng giải thích: "Hiện tại đệ tử bình an vô sự, trước đó bị nhốt trong U Tố mộ một đoạn thời gian, đã thuận lợi chạy ra."

Giọng nói trong Truyền Âm Phù im lặng một lát, sau đó hỏi: "Bây giờ ngươi ở nơi nào? Vi sư tự đi đón ngươi."

Yến Minh Họa không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Bùi Lăng.

Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Thấy thế, Yến Minh Họa mới lên tiếng: "Bẩm sư tôn, bây giờ đệ tử đang ở phường thị Vạn Hủy hải"

Trong Truyền Âm Phù nói: "Tốt! Vi sư ở ngay gần đó, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi."

Ngay sau đó, ánh sáng nhạt trên phù lục biến mất, cánh hoa dừng bay xuống, truyền âm đã gián đoạn.

Yến Minh Họa thu hồi Truyền Âm Phù...

Bùi Lăng lập tức nói: "Ta sắp phải về Trọng Minh tông, lần này chiêu đãi có chỗ không chu đáo, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ"

Vốn hắn còn muốn chiêu đãi Yến Minh Họa ba ngày, nhưng bây giờ sư tôn Yến Minh Họa sắp tới, cũng chỉ có thể rút lui trước...

Yến Minh Họa nhẹ gật đầu, do dự một chút, đột nhiên duỗi cánh tay ra ôm cổ Bùi Lăng, xoay người đè xuống người hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai gò má gần như dựa vào nhau, cảm nhận được hô hấp của nhau, lông mi dài rung động, nhìn nhau một lát, Yến Minh Họa đột nhiên hung hăng hôn lên môi Bùi Lăng.

Răng môi quấn lấy nhau, chiếc lưỡi thơm tho làm loạn... Sau khi thân thiết một lúc lâu, khóe miệng Yến Minh Họa trơn bóng, chậm rãi ngẩng đầu lên, thở nhẹ nói: "Nếu đạo hữu có rảnh, phải đến Tố Chân Thiên một lần"

"Đến lúc đó, ta... Ta sẽ chiêu đãi đạo hữu thật tốt!"

Bùi Lăng khẽ cười, nói: "Tốt!"

Tầm nửa ngày sau.

Một chiếc phi toa không có bất kỳ ký hiệu đặc thù gì treo cao trên bầu trời bích ngọc, nhanh chóng phi độn.

Dưới phi toa, dãy núi tầng mây lấy một tốc độ vô cùng nhanh rút lui.

Xung quanh cơn gió mạnh phần phật, lại bị vòng phòng hộ của phi toa ngăn trở.

Trong phi toa vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ một tầng thảm nỉ thật dày trải trên mặt đất thì không có vật gì.

Băng Thanh vẫn mặc một bộ hỉ phục đỏ hồng, hỉ khăn che mặt, lúc này nàng xếp chồng hai tay đặt ở bụng dưới, lấy một dáng vẻ rất đoan trang để đứng hầu.

Cách nàng không xa, Bùi Lăng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, pháp lực bành trướng mãnh liệt quanh người như trong biển sâu, thủy triều lên xuống, thanh thế to lớn, lại đang chuyên tâm tu luyện.

Một lát sau, Bùi Lăng cau mày mở hai mắt ra, tu vi vẫn không tăng lên!

Công pháp song tu [Lục Dục bí điển], Thánh Tử truyền thừa [Huyết Đao chân giải], cùng nòng tâm trong truyền thừa của "Chú" [Thực Nhật bí lục] 1, hiện tại cũng không thể tăng tu vi của hắn!

Viên [tạo hóa chi chủng] trồng vào trong cơ thể hắn, cùng "Quả" do Quỷ Tang quyết định thay hắn, là con đường duy nhất mà hắn có thể đi!

Tiên lộ cố định, không thể quay đầu!

Hắn đã hiểu rõ ý của câu nói kia!

"Thành tiên...

"Hiện tại những điều ta biết đều do cấm kỵ, Quỷ Tang, Long Bá Chiến Vương nói cho ta biết."

"Vì để phòng chuyện chẳng may, sau khi về tông phải đi xác nhận một chút tình huống với ý chí Chân Tiên."

Trong lòng Bùi Lăng nghĩ, chỉ cần đầu tiên lộ này thật sự không có vấn đề, vậy hắn có thể đi khiêu chiến Tông Chủ Trọng Minh tông đương nhiệm, Tư Hồng Khuynh Yến...

Đây là một trận chiến đấu tất thắng!

Nghĩ tới đây, hắn lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế.

Đây là phù lục dùng để truyền âm với Lệ Liệp Nguyệt, vốn ngày đó hắn vừa rời khỏi U Tố mộ, đã chuẩn bị liên hệ với Lệ sư tỷ.

Chỉ có điều, không biết có phải bị U Tố mộ ăn mòn hay không, hiện tại tờ phù lục này đã không thể truyền âm cự ly xa, mặc dù chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhiều nhất hiệu quả cũng chỉ như Truyền Âm Phù phổ thông, khoảng cách giữa đôi bên quá xa sẽ không thể sử dụng được...

Hiện tại, trải qua nửa ngày đi đường ngựa không ngừng vó, trong lúc đó còn thông qua Truyền Tống Trận tông môn truyền tống mấy lần, lúc này khoảng cách với Trọng Minh tông, đã không còn quá xa.

Chắc đã có thể dùng tấm Truyền Âm Phù này.

Thế là, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, rót vào một luồng pháp lực, thúc giục Truyền Ẩm Phù.

Chẳng mấy chốc, trên phù lục lấp lóe ánh sáng, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Bùi sư đệ? Ngươi rời khỏi U Tố mộ rồi sao?"

Khóe miệng Bùi Lăng hơi lộ ra ý cười, gật đầu nói: "Không sai, Lệ sư tỷ, ta sắp trở lại tông môn."

Đầu bên kia Truyền Âm Phù thở phào, nhanh chóng nói: "Là lão tổ cứu ngươi trở về?"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, hơi do dự nhưng vẫn trả lời thật: "Lão tổ bị cấm kị bắt đi, một mình ta trở về..."

"Thế nhưng, sư tỷ yên tâm! Hiện tại ta đã biết làm thế nào để cứu lão tổ...

Còn chưa nói hết câu, giọng Lệ Liệp Nguyệt trong Truyền Âm Phù nhân tiện nói: "Không cần! Ngươi cứ trở về là được."

Chương 1915: Trở về tông môn (2)

"Lệ thị ta sẽ xử lý việc của lão tổ"

"Không cần sư đệ đi mạo hiểm nữa"

"Ngược lại có một chuyện có liên quan đến ngươi:

"Hiện tại Lệ thị đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để sư đệ đăng lâm vị trí Tông Chủ."

"Chỉ cần sư đệ trở về, có thể lập tức tiếp nhận vị trí Tông Chủ Thánh tông!"

Nghe lời này, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng nhanh chóng lắc đầu nói: "Sư tỷ, hiện tại ta không thể ngồi vị trí Tông Chủ"

Lệ Liệp Nguyệt trong Truyền Âm Phù trầm mặc mấy giây, sau đó nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"

Bùi Lăng nói: "Tạo hóa của Chú là một đầu tiên lộ...

Vừa nói được một nửa, giọng Lệ Liệp Nguyệt trong phù lục đã ngắt lời nói: "Ta đã biết. Ta sẽ thay sư đệ từ chối việc này"

Nói xong, nàng lại nghiêm túc dặn dò: "Đừng nói cho bất kỳ kẻ nào biết việc liên quan đến tiên lộ!"

Bùi Lăng nói: "Sư tỷ yên tâm, ta hiểu rõ!"

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Trước vậy đã, ta chờ ngươi trở lại."

Bùi Lăng nhanh chóng trả lời: "Tốt!"

Ngay sau đó, phù lục ảm đạm, truyền âm đã kết thúc.

Bùi Lăng thu hồi Truyền Âm Phù, hơi trầm ngâm.

Lúc này, Băng Thanh cung kính hầu hạ ở bên đột nhiên hỏi: "Chủ nhân, tiếp theo đi như thế nào?"

Bùi Lăng lập tức chỉ vào rất nhiều dãy núi chập trùng ở phương xa, nhàn nhạt phân phó: "Đi đến đó."

"Giữa dãy núi có tòa ổ bảo, sau khi hạ xuống, đi Truyền Tống Trận.

Băng Thanh khom lưng nói: "Vâng!"

Trọng Minh tông.

Thiên Tuyên cung.

Chính điện đã được tu sửa lại.

Toàn bộ mặt đất do một khối thủy tinh to lớn lát thành, chiếu rọi như gương. Sa màn tươi đẹp như mây khói, từng tầng rủ xuống từ đỉnh điện cao lớn, mềm mại như không có, trong lúc phất phơ như khói lam vấn vít núi xa quanh năm không tiêu tan, quanh quẩn uốn lượn như tiên cảnh.

Trên bảo tọa có một bóng người mị cốt tự nhiên, nghi thái vạn phương đang ngồi xếp bằng.

Dưới bảo tọa, rất nhiều giai nhân tuyệt sắc dáng về nhu thuận quỳ sát.

Bọn họ đều mặc quần áo hoa mỹ, phong tình ngàn vạn.

Chỉ có điều, nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, những mỹ nhân này hoặc là đầu mọc tai mèo, hoặc là mông dài đuôi cáo, hoặc là sau tai sinh mang, hoặc là hơi nước quanh quẩn, hoặc là cổ quấn dây leo, hoặc là mùi hương kỳ lạ khắp cả người... Hiển nhiên đều không phải Nhân tộc.

Trong đó gần bảo tọa nhất là một cặp mỹ nhân tóc vàng như được tạo ra từ một khuôn mẫu đúc, bọn họ ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt hiện ra màu vàng thuần túy, khí tức quanh người tỉnh khiết, nhìn qua có thể biết ngay căn cốt phi phàm.

Lúc này, tất cả mỹ nhân đều cẩn thận từng li từng tí, nín hơi tập trung chờ phân phó.

Đột nhiên, Tư Hồng Khuynh Yến ngồi trên bảo tọa mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó.

"Chủ mẫu có gì phân phó?"

Thấy thế, một thiếu nữ dị tộc tóc vàng cả gan mở miệng, tiếng nói réo rắt như ngọc châu rơi mâm vàng.

Tư Hồng Khuynh Yến nhìn chằm chằm hướng kia một lát, dân lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Bản cung có một kẻ thù sắp về tông!"

"Tu vi bình thường, trước kia vì có Cửu A Lệ thị bảo vệ hắn, vì lấy đại cục làm trọng, bản cung mới không tiện ra tay...

"Nhưng bây giờ, bản cung đã là Tông Chủ Thánh tông, ra lệnh một tiếng trong ngoài tông môn không dám không theo!"

"Dù Minh Huyết tổ sư xuất quan lần nữa cũng không giữ được hắn!"

"Hiện tại, hắn lại dám can đảm trở về!"

"Điều này không tệ."

Lúc nói chuyện, nàng đột nhiên đứng lên, tay áo màu đỏ tươi bay lên như mẫu đơn nở rộ, tùy ý chập chờn trong gió xuân, càng lộ rõ vẻ bách mị thiên kiều, diễm sắc tuyệt thế: "Các ngươi đi theo bản cung, xem bản cung làm thế nào chém nghiệt chướng kia thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro!"

Thấy chủ mẫu tức giận như vậy, một đám thị nữ dị tộc đều hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ, trong chốc lát ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thiếu nữ dị tộc tóc vàng mắt vàng lên tiếng trước vội vàng thận trọng nói: "Tiểu tỳ tuân mệnh!"

"Chủ mẫu dung nhan linh tú, quyền cao chức trọng, là người tài giỏi nhất mà tiểu tỳ được thấy trong đời."

"Kẻ xấu kia lại dám đối đầu với chủ mẫu, thật sự tội đáng chết vạn lần!"

Nghe lời nói này, những mỹ nhân dị tộc khác mới hồi phục tinh thần, nhao nhao mở miệng: "Chủ mẫu tu vi sâu không lường được, chắc chắn lần này dễ như trở bàn tay!"

"Dám bất kính với chủ mẫu, đúng là tội ác tày trời."

"Chủ mẫu hùng tài đại lược, mỹ mạo tuyệt luân như trăng sáng trên cao, làm lòng người tin phục, nếu người kia biết điều nên tự chấm dứt, đừng làm phiền chủ mẫu tự ra tay!"

"Đây đều là Lệ thị hồ đồ, dám đối đầu với chủ mẫu, thật là đáng chết!"

"Chỉ có chủ mẫu lòng dạ rộng lượng, không so đo với Lệ thị, nếu không ai có thể ngăn cản được chủ mẫu?"

"Chúc mừng chủ mẫu, chúc mừng chủ mẫu, kẻ thù tự chui đầu vào lưới, từ đây chủ mẫu không còn lo lắng, chắc chắn tu hành tiến triển cực nhanh, trường sinh cửu thị!"

Trong chính điện, oanh thanh yến ngữ không ngừng nịnh nọt, xinh xắn ngọt mềm, thấm vào ruột gan.

Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh, đợi lát nữa nàng muốn bào chế nghiệt súc kia ngay trước mặt những mỹ nhân dị tộc này!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến lạnh lùng phân phó: "Truyền lệnh xuống, đóng tất cả Truyền Tống Trận cảnh nội Thánh tông, đừng để hắn chạy trốn!"

Chương 1916: Việc khiến lòng người thoải mái

Một thiếu nữ tai mèo dung mạo tinh xảo ngọt ngào, người khoác lụa mỏng trông tinh tế thướt tha, rung động lòng người vội vàng đáp: "Vâng!"

Nói xong, nàng lập tức rời điện, vội vàng đi chấp hành mệnh lệnh của Tông Chủ.

Tư Hồng Khuynh Yến váy dài nhẹ bay, đang muốn xuất phát lại nhìn quanh một vòng, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy thiếu chút gì đó.

Nghiêm túc suy nghĩ, chẳng mấy chốc nhân tiện nói: "Bởi vì cái gọi là phu thê một thể, bản cung có thể diệt trừ mối thù trong đời, không thể giấu diếm phu quân việc khiến lòng người thoải mái, vui mừng khôn xiết như thế..."

"Đi, thông báo phu quân của bản cung đến đó quan chiến."

Mỹ nhân dị tộc tóc vàng mắt vàng kia nhanh chóng uốn gối nói:

"Tuân mệnh!"

Sau đó lập tức lui ra, rời khỏi Thiên Tuyên cung, hóa thành một đạo trường hồng màu vàng, độn đến nơi ở của Tô Ly Kinh...

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến mới hài lòng nhẹ gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến ảo, vặn vẹo, trong khoảnh khắc nàng cùng một đám mỹ nhân dị tộc đã xuất hiện trong một tòa hành cung bạch cốt.

Hành cung ở trong hư không, yên tĩnh ám trầm, toàn thân như phủ một lớp bụi, nhẹ nhàng trôi nổi.

Đột nhiên, tất cả di cốt sáng lên, mỹ ngọc trong sáng không tì vết, ngàn vạn hồn phách cùng nhau kêu rên, gió sầu mưa thảm hiện ra, quanh quẩn cả tòa cung điện.

Hư không chấn động, vô số oan hồn lượn vòng gào thét, hành cung bạch cốt như đột nhiên sống dậy, chậm rãi na di về phía nào đó...

Vô số trận pháp, phù văn lấp lóe sáng tắt, sau khi không gian vặn vẹo như gợn nước thì không có bất kỳ tiếng động gì nữa, cung điện to lớn của các đời Tông Chủ Trọng Minh tông đã trốn vào hư không, chỉ để lại mây trắng ung dung, khói lam mênh mông.

Tổ địa Lệ thị.

Trong tỉnh xá đen nhánh, mặt đất bị đào ra một cái ao nước, trong hồ huyết sắc tươi đẹp, không ngừng bốc lên từng cái bọt khí lớn khoảng quả đấm.

Lệ Vô Cữu y quan chỉnh tề, nhắm mắt ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân bốc lên huyết khí như huyết vụ đậm đặc, quanh quẩn toàn thân làm người ta khó mà phân biệt dung mạo.

Ở trước mặt hắn ta lơ lửng vài mặt thủy kính lớn nhỏ không đều, trong thủy kính hiện ra từng tình cảnh, mỗi một màn đều có một tên tộc nhân quần áo không đồng nhất nhưng thái độ cung kính, đang khom người bẩm báo công việc.

Thỉnh thoảng, Lệ Vô Cữu nhàn nhạt mở miệng, cho chỉ thị.

Hắn ta nhậm chức gia chủ nhiều năm, việc xử lý tộc đã vụ sớm thuận buồm xuôi gió, cho dù là lúc tu luyện cũng có thể một lòng hai việc.

Ngay lúc này, cấm chế tỉnh xá bị chạm đến, bên ngoài truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Gia chủ, chúng ta cầu kiến, bây giờ có thuận tiện không?"

Nghe ra là giọng tộc lão, Lệ Vô Cữu mở mắt ra, tiện tay bóp tắt tất cả thủy kính, lúc này mới phân phó: "Tiến đến."

Còn chưa nói hết câu, cửa lớn tinh xá đã mở ra.

Trong giây lát, hai tên tộc lão hoa phục nhanh chân đi vào, đến bên bờ huyết trì khom mình hành lễ.

Hai người này, một râu tóc hoa râm, một thanh xuân tươi đẹp, khí tức đều thâm trầm nội liễm, mặc ngọc quan cẩm bào, vẻ mặt ung dung.

Lệ Vô Cữu khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Việc thế nào rồi?"

Vị tộc lão râu tóc hoa râm kia nói: "Hồi bẩm gia chủ, tất cả trình tự Thánh Tử đăng cơ làm Tông Chủ đã lặp đi lặp lại cân nhắc đối chiếu, người liên quan đều đã diễn luyện đến thành thạo, không có bất kỳ sai lầm nào."

"Ngoài ra, cũng đã hoàn thành luyện chế thiệp mời phát cho tám tông khác, chỉ đợi Thánh Tử trở về, có thể lập tức đưa đi"

"Liên quan tới tiệc rượu, đã chuẩn bị mười mấy vạn Kim Đan yêu thú, ba mươi vạn cân linh tài, trăm vạn rượu..."

"Trong đó tiệc rượu chiêu đãi người tám tông dùng huyết mạch Thanh Yếu cẩn thận lựa chọn, ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đều đã lấy ra kiểm kê từ nhà kho, cất giữ riêng biệt, chuẩn bị lấy dùng"

"Hai vị tộc thúc tự mình đến địa giới U Hồn tộc, chuẩn bị lấy bí pháp xúc tiến sản xuất Thanh Hồn trà."

"Mấy loại linh quả đặc biệt của Luân Hồi tháp, linh thiện do Thiên Sinh giáo làm ra... Cũng đã chuẩn bị tốt, ít ngày nữa sẽ đưa tới...

"Tiệc rượu, lễ phục, quà cho tân khách lúc rời đi... Toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa"

Lệ Vô Cữu cẩn thận nghe, hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, chỉ chờ lão tổ đưa Bùi Lăng về, Cửu A Lệ thị có thể lập tức chưởng khống đại quyền Thánh tông!

Nghĩ tới đây, Lệ Vô Cữu còn nói thêm: "Những tiểu thiếp mua từ Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang đã vào chỗ, lô đỉnh thượng thừa của Thiên Sinh giáo cũng đã ổn thỏa"

"Hiện tại chỉ thiếu nha hoàn bên ngụy đạo."

Tộc lão tuổi trẻ tươi đẹp kia vội vàng giải thích: "Gia chủ, đại chiến thảo ngụy vừa kết thúc, bên ngụy đạo còn đang thần hồn nát thần tính, chưa thả lỏng cảnh giác"

"Chúng ta thử nhiều lần, lại không tìm được cơ hội quá tốt."

"Cho đến tận nay, cũng chỉ bắt được bốn tên nữ tu xuất thân và tư chất đều thuộc hàng thượng thừa"

"Vẻ ngoài bọn họ tạm được, chỉ là tu vi hơi thấp"

Vốn lần này đến ngụy đạo tìm kiếm nha hoàn cho Thánh Tử, là muốn gọi gia chủ ra tay.

Nhưng vì lão tổ đang trực đột nhiên rời đi, trong tộc không thể không có người tọa trấn, vì vậy gia chủ không thể thoát thân, cũng chỉ có thể để những tộc lão bọn họ ra tay.

Chương 1917: Tông Chủ tọa trấn

Đại chiến ngụy đạo chưa hoàn toàn kết thúc, trên dưới ngụy đạo vẫn đề phòng sâm nghiêm. Có thể bắt được bốn tên nữ tu ngụy đạo xuất thân, tư chất đều không tệ, lại được coi trọng cũng là vận khí tốt.

Trùng hợp bốn tên nữ tu này xuất hiện ở giao giới thánh ngụy, xung quanh không có tu sĩ ngụy đạo cấp cao bảo vệ, mới để bọn họ thành công.

Lệ Vô Cữu trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, chỉ cần thân phận đầy đủ, dung mạo không kém, tu vi thấp chút cũng không phải vấn đề lớn...

Đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức mà bọn họ đều cực kỳ quen thuộc nhanh chóng tới gần.

Ba người lập tức dừng lại tất cả chủ đề liên quan tới lô đỉnh, tiểu thiếp, nha hoàn.

Ngay sau đó, một nữ tu áo đen như đêm nhẹ nhàng đi vào, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, khí tức mênh mông, nàng quỳnh tư ngọc mạo, khí chất lạnh băng, chính là Lệ Liệp Nguyệt.

Thấy nàng, Lệ Vô Cữu và hai vị tộc lão đều nở nụ cười từ ái, Lệ Vô Cũu hỏi: "Liệp Nguyệt, chuyện gì?"

Lệ Liệp Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói: "Phụ thân, hai vị thúc phụ, Bùi sư đệ sắp trở về tông!"

Nghe tin tức Bùi Lăng về tông, Lệ Vô Cữu và hai vị tộc lão lập tức mừng rỡ nhưng không chờ bọn họ cao hứng, ngay sau đó Lệ Liệp Nguyệt còn nói: "Thế nhưng, lần này Bùi sư đệ đạt được một chút tạo hóa, sau khi về tông cần lập tức bế quan, tạm thời không tiện tiếp nhận vị trí Tông Chủ."

Nghe vậy, Lệ Vô Cữu khẽ nhíu mày nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Dù sao chỉ cần Bùi Lăng thuận lợi trở về, vị trí Tông Chủ này đã là vật trong bàn tay Lệ thị hắn ta!

Lệ Vô Cữu đang muốn mở miệng, đột nhiên tâm niệm vừa động đánh ra một chiêu, một tấm Truyền Âm Phù trên tủ bách bảo cách đó không xa lập tức bay xuống.

Phù lục lấp lóe ánh sáng nhạt, truyền ra một giọng nói: "Gia chủ, vừa rồi Tông Chủ đột nhiên thôi động hành cung bạch cốt rời tông, hơn nữa còn đóng tất cả Truyền Tống Trận ở cảnh nội tông môn, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Hồng Khuynh Yến...

Lệ Vô Cữu lập tức thay đổi sắc mặt, bây giờ Bùi Lăng đang trên đường về tông, Tư Hồng Khuynh Yến chợt khống chế bạch cốt hành cung rời tông, lại đóng tất cả Truyền Tống Trận...

Đối phương muốn chặn giết Bùi Lăng giữa đường!

Nghĩ tới đây, Lệ Vô Cữu nhanh chóng đứng lên từ trong huyết trì, lạnh lùng nói: "Đi đón Bùi Lăng! Nhanh!"

Chẩm Thạch Tô thị.

Tổ địa.

Trong một khu rừng rậm màu xám đen.

Tất cả cây cối thân cây đều hiện ra vẻ chết héo, cành lá lại đặc biệt sum xuê mạnh mẽ, màu sắc như máu, tản ra mùi ngai ngái nhàn nhạt.

Dưới rừng, Tô Ly Kinh đứng chắp tay, đang dạy bảo Tô Túy Khinh [Khống Thi thuật}...

Vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, chậm rãi đàm đạo: "Thi đạo không chỉ là khống chế thi khôi chiến đấu, cũng là một con đường trường sinh..."

"Truyền thừa thi đạo của tộc ta đều đến từ lúc Thánh Tử trước vào Truyền Thừa điện, được một vị tổ sư nào đó ban cho"

"Lúc cảnh giới còn thấp, chuyên tâm đấu pháp thì cũng thôi."

"Nhưng sau khi Nguyên Anh, nếu còn muốn lên một tầng lầu, nhất định phải lĩnh hội một tầng huyền bí càng sâu hơn trong đó, lĩnh ngộ tâm pháp...

Tô Túy Khinh cung kính đứng đó, tập trung tinh thần nghe, nghiêm túc ghi nhớ mỗi một câu nói của Tô Ly Kinh.

"Thi nhân, trần dã. Tử vi chung, thi viết chủ."

"Sau khi phàm nhân chết đi, lấy thi làm thần chủ... Đối với tu sĩ, thể xác và thần hồn..."

Sau một lát, Tô Ly Kinh dạy bảo hoàn tất, để Tô Túy Khinh thi triển [Khống Thi thuật] một lần.

Tô Túy Khinh đồng ý nhưng không lập tức ra tay, mà cẩn thận nhớ lại lời dạy bảo của Tô Ly Kinh, lúc này mới bấm pháp quyết, phân phó một bộ thi khôi cách đó không xa.

[Khống Thi thuật] không xa lạ gì với con cháu Tô thị, Tô Túy Khinh là nữ nhi của gia chủ, từ thuở nhỏ đã đạt được sự chỉ điểm của các trưởng bối, sớm đã quen thuộc trôi chảy.

Nhưng lần này, sự điều khiển của nàng lại có vẻ hơi vụng về, hoàn toàn không trôi chảy như trước đó.

Chỉ có điều, lúc thi khôi trước mặt hành động có một loại biến hóa rất yếu ớt, khó mà hình dung.

Tô Ly Kinh phát hiện, khẽ gật đầu, nói: "Ngộ tính không tệ, chỉ có điều còn có một số vấn đề..."

Hắn ta hời hợt chỉ ra vài yếu điểm sơ hở của Tô Túy Khinh, cùng hai chỗ lý giải sai lầm, ra lệnh nàng làm một lần nữa.

Tô Túy Khinh nghe vậy liên tục gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới tiếp tục bấm pháp quyết, thi triển [Khống Thi thuật], Ngay lúc hai sư đồ say mê dạy học, một đạo trường hồng màu vàng kim nhạt đột nhiên vạch phá bầu trời, vượt qua tầng lớp rừng cây đến đây.

Tô Ly Kinh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện đây là một trong những mỹ nhân dị tộc do mình thu thập trước đó.

Chỉ có điều, lần trước Tư Hồng Khuynh Yến lấy thân phận "Minh Huyết" tổ sư ép hắn ta, đã đòi tới tất cả mỹ nhân dị tộc bên cạnh hắn ta.

Hiện tại thiếu nữ dị tộc này đến đây, là Tư Hồng Khuynh Yến có chuyện tìm hắn ta?

Lúc này, trường hồng rơi vào trong rừng, ánh sáng tản đi, khôi phục thành thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng như thác nước, mắt vàng sáng rực, nàng uốn gối thi lễ trước, sau đó rất cung kính nói:

"Tiểu tỳ Côi Văn, tham kiến Tông... Đại nhân!"

Chương 1918: Tông Chủ tọa trấn (2)

Tô Ly Kinh nhàn nhạt gật đầu, nói với Tô Túy Khinh: "Ngươi tiếp tục luyện tập."

Tô Túy Khinh nhìn thiếu nữ dị tộc, sau đó tiếp tục bấm pháp quyết, thi triển [Khống Thi thuật].

Tô Ly Kinh cất bước đi sang một bên, Côi Văn vội vàng đuổi theo.

Dừng chân dưới một gốc đại thụ, lúc này hắn ta mới hỏi: "Là Tư Hồng Khuynh Yến tìm bản tọa?"

Côi Văn gật đầu nói: "Phải! Chủ mẫu tìm được tung tích một vị kẻ thủ, hiện tại đã đến đó báo thù, đặc biệt sai tiểu tỳ đến, mời đại nhân đi xem."

Nghe vậy, trong lòng Tô Ly Kinh nghi ngờ, kẻ thù của Tư Hồng Khuynh Yến?

Căn cứ vào tin tức mà hắn ta nắm giữ, trên cơ bản kẻ thù của nàng đều chết sạch, thế nhưng hình như vài ngày trước đó Tư Hồng Khuynh Yến đã ra tay với Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt.

Bây giờ gọi hắn ta đứng ngoài quan sát, là đối phương không đủ tự tin, cố ý mời hắn ta ra tay giúp đỡ?

Mặc dù bây giờ hắn ta đang chỉ điểm đệ tử, nhưng thân phận của Tư Hồng Khuynh Yến đã là Tông Chủ, lại không tiện cự tuyệt việc này...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lập tức trả lời: "Tốt, bản tọa lập tức đi tới!"

Côi Văn thầm thở phào, lại uốn gối: "Vâng!"

Tô Ly Kinh nhẹ gật đầu, sau đó truyền âm với Tô Túy Khinh ở đằng xa nói: "Ngươi tiếp tục tu luyện ở chỗ này, nếu có chỗ không rõ, tạm ghi lại trước."

"Vi sư có việc quan trọng, cần rời đi một chuyến."

"Sau khi trở về, lại giải thích điều khó hiểu cho ngươi"

Tô Túy Khinh hành lễ nói: "Vâng! Đệ tử cẩn tuân sư mệnh!"

Tô Ly Kinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn qua Côi Văn nói: "Dẫn đường."

Côi Văn nói: "Mời đại nhân đi theo tiểu tỳ."

Nói xong, nàng lại hóa thành một đạo trường hồng màu vàng, gào thét mà đi.

Tô Ly Kinh vung ống tay áo một cái, đã theo sát phía sau.

Hai đạo độn quang xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy gì nữa.

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng lơ lửng, cuồn cuộn như biển.

Trên biển đèn, từng bức tranh chầm chậm phiêu đãng, ảm đạm bối rối.

Đột nhiên, trong bức tranh gần phía trước có một bóng dáng hơi lấp lóe, hai con ngươi đột nhiên mở ra.

Hắn ta quần áo mộc mạc như người thất bại nghèo túng nơi phàm tục, dung mạo thì cho người ta một loại cảm giác sợ hãi như rơi vào vực sâu, không thể nhìn thẳng, không thể hình dung.

Đôi mắt thâm trầm ảm đạm, một mảnh đen kịt, bình thản nhìn một phương hướng nào đó.

Ánh mắt tổ sư xuyên qua muôn sông nghìn núi, vô số cấm chế cách trở, nhìn vào một mảnh U Minh.

U Tố nộ.

Trong bóng tối, lều vải treo cao.

Trên vương tọa: "Vong" yên tĩnh ngồi đó, từng tu sĩ nam nữ dung mạo tuyệt sắc bao vây chung quanh, thi triển thủ đoạn, tranh thủ tình cảm đoạt yêu.

Đột nhiên: "Vong" đã nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Minh tông.

Ý chí tử vong, mệnh lệnh khó khăn, khí tức tuyệt vọng... Rào rạt bùng lên như triều dâng.

Cùng lúc đó, một luồng ý niệm lạnh băng sâm nhiên, tàn khốc vô tình, tràn trề giáng xuống!

Trong nháy mắt bóng tối vặn vẹo, màu sắc kỳ quái như ánh chớp nhanh chóng lướt qua, khí tức của đám mời sủng vờn quanh bên cạnh vương tọa lập tức suy bại, tán loạn; trong Truyền Thừa điện, trên biển đèn cũng có từng tia từng sợi sương tuyết màu xám đen kiệt lực ngưng tụ, như muốn rơi vào Mệnh Hồn đăng phía dưới.

Hư không muôn hình vạn trạng, không gian không ngừng rung động.

Giằng co một lát: "Vong" duỗi tay ra, lôi Lệ Tân ra từ trong bóng tối, tiện tay quăng ra.

Lệ Tân đang chịu khổ hình, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay sau đó vết thương bị nước muối thấm vào truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng không biết dễ chịu hơn trước đó bao nhiêu lần.

Hắn ta đột nhiên giật mình tỉnh lại, lại phát hiện mình đã rời khỏi U Tố mộ, xuất hiện phía trên một mảnh biển rộng mênh mông.

Mặt biển gió nổi mây phun như có mưa gió cuồng bạo sắp tới, vô số hải thú như ngửi được mùi máu tanh từ vết thương của hắn ta, đang lặng yên lại gần.

Lệ Tân lập tức há miệng hút vào, tất cả sinh linh hồn phách trong vùng biển này đều bị hắn ta nuốt vào miệng.

Trên mặt biển màu xanh đậm lập tức hiện ra từng vòng xoáy có to có nhỏ.

"Ừng ực... Ừng ực...

Dòng nước gấp rút xoay tròn, trong nước sâu có vô số thể xác hải thú khổng lồ lặn xuống đáy biển, mặt biển vốn mênh mông càng có vẻ mãnh liệt.

Rất nhiều sinh hồn tẩm bổ, thương thế Lệ Tân hơi khôi phục, hắn ta lập tức đạp nước mà lên, quỳ xuống trên mặt biển, cung kính nói về hướng Trọng Minh tông: "Đệ tử đa tạ tổ sư ra tay!"

Chờ giây lát, xung quanh mưa gió mịt mù, không thấy bất kỳ đáp lại nào, lúc này Lệ Tân mới đứng dậy.

Ngày đó nói ra tôn hiệu của "Phục Cùng" tổ sư, đã biết tổ sư sẽ chú ý tới mình. Chỉ có điều, tổ sư đều là sự tồn tại trường sinh cửu thị ở phương thiên địa này, đến loại trình độ đó, không có cái gì có thể quan trọng hơn phi thăng.

Năm tháng bế quan tu luyện dài đằng đẳng, dù nghe được có người kêu gọi cũng không thể lập tức đáp lại, lần này cứu hắn ta, chắc chắn là vừa hay kết thúc một lần tu luyện hoặc là kiểm tra, sau đó tiện tay hành động.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Lệ Tân phân biệt phương hướng, chạy tới phường thị Vạn Hủy hải.

Chương 1919: Hoang vu dã ngoại

Nơi này có quá ít sinh linh, hắn ta muốn khôi phục thương thế trước, sau đó lại trở về tông môn...

Trọng Minh tông...

Truyền Thừa điện.

Biển đèn chìm nổi, bức tranh chầm chậm lay động.

Giải quyết xong việc vặt, bức tranh "Phục Cùng" tổ sư chậm rãi ảm đạm, đang muốn tiếp tục bế quan tu luyện đột nhiên tâm niệm vừa động, lực chú ý tập trung vào một tu sĩ trẻ tuổi ở cảnh nội Thánh tông.

"Người thừa kế của Chú?"

"Hay là đệ tử Thánh tông ta...

"Tạo hóa gia thân, đã trồng tiên lộ, chỉ đợi chư nhân hoàn thành, sẽ đạt được phi thăng chỉ quả..."

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" tổ sư không lập tức bế quan, ánh mắt hắn ta rơi vào tên kia tu sĩ huyền bào vác đao, khí chất lạnh lùng hung bạo như có điều suy nghĩ.

Trong khe núi.

Một tòa thành lũy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững.

Cửa chính treo cao bảng hiệu "Thúc Gia bảo", trong ngoài lại không có một ai.

Chỉ có người Thánh tông mới có tư cách sử dụng Truyền Tống Trận nơi đây, để cho tiện che giấu tung tích, cũng không có người trấn giữ, chỉ có trùng điệp trận pháp, cấm chế, cơ quan, cạm bẫy làm phòng ngự.

Cách "Thúc Gia bảo" đây gần nhất, do một vị lão tổ trong tộc cũng là nội môn trưởng lão Thánh tông nào đó, định kỳ đến đây tuần tra, xác nhận trận pháp vận chuyển bình thường.

Lúc này, Bùi Lăng dựa vào lệnh bài Thánh Tử, cực kỳ thuận lợi tiến vào trong bảo.

Chỉ có điều, hắn và Băng Thanh đứng trong Truyền Tống Trận, sau khi bấm niệm pháp quyết, ánh sáng trắng to lớn xông lên trời không, hai người vẫn đứng tại chỗ, không di chuyển chút nào, càng không trực tiếp tiến vào sơn môn Trọng Minh tông.

Bùi Lăng nhướn mày, Truyền Tống Trận này có thể khởi động, chắc không có hư hao. Nhưng bây giờ, truyền tống thất bại...

Chắc chắn là Truyền Tống Trận bên tông môn xảy ra vấn đề gì.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, tình huống hiện tại chỉ có thể chậm rãi bay trở về trong tông, hoặc là đi đường vòng, đổi sang Truyền Tống Trận khác.

Chỉ có điều, Trọng Minh tông cách nơi đây nói gần thì không gần, nói xa cũng không tính quá xa, dù là đi đường vòng đổi Truyền Tống Trận hay tự bay trở về trong tông, cần thời gian không khác nhau là mấy.

Hơi suy nghĩ một chút, Bùi Lăng nói: "Chắc bên Truyền Tống Trận kia xảy ra vấn đề, bay thẳng về trong tông"

Băng Thanh cung kính nói: "Vâng!"

Một bộ kiệu lớn màu đỏ xinh đẹp tuyệt luân hiện lên bên cạnh hai người, nó sơn son dát vàng, điêu khắc rất nhiều hoa điểu trùng thú, vô cùng hoa mỹ.

Bùi Lăng và Băng Thanh hóa thành một đạo độn quang rơi vào trong đó, mười sáu ngọn đèn lồng nền đỏ hoa văn lá sen quấn nhánh thêu chữ "Hỷ" xung quanh kiệu hoa cùng nhau rung động, nhanh chóng phá không mà lên, gào thét chạy tới.

Ngồi xếp bằng trên nệm nỉ mềm mại, xuyên qua cửa sổ kiệu hoa có thể thấy sơn thủy phía dưới lấy một tốc độ bay nhanh lui lại, mây xanh bị đụng nát quanh quẩn ở bên, bao bọc thân kiệu thành một đoàn sợi bông như hơi nước mênh mông.

Băng Thanh khoanh tay đứng hầu, cung kính chờ phân phó.

Đột nhiên, trong lòng Bùi Lăng run sợ, nhưng trong chớp mắt loại rung động kia đã biến mất không còn tăm tích.

Hắn lập tức nhíu mày, thần niệm trùng điệp trải rộng ra, tất cả mọi thứ trong phương thiên địa này rõ ràng rành mạch, toàn bộ đều bị thần niệm của hắn bao phủ!

Nhưng dù thần niệm dò xét như thế nào, Bùi Lăng đều không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Sau một lát, hắn rất nghi ngờ thu hồi thần niệm, vừa rồi... Là ảo giác của mình?

Vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo tận xương đột nhiên vang vọng trong phương thiên địa này...

"Nghiệt súc! Ngươi lại còn dám về tông, hôm nay bản Tông Chủ chắc chắn phải thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, lấy đó để báo mối thù ngày xưa!"

Tiếng nói vừa dứt, hư không vỡ ra, một tòa cung điện xây từ bạch cốt chậm rãi na di ra từ trong kẽ nứt.

Cung điện nguy nga cao lớn, trước điện có chín trăm chín mươi chín cấp bậc thang, lại đều dùng độc lâu đắp thành. Từng đôi hốc mắt trống rỗng trừng trừng nhìn ra bên ngoài, bên trong có từng đốm u hỏa nhảy nhót, khí âm hàn tùy ý tản khắp.

"Ông"

Sau khi hành cung bạch cốt hoàn toàn xuất hiện, cửa chính ầm vang mở rộng!

Ngay sau đó, trong từng cánh cửa điện liên tiếp nhanh chóng mở ra, theo cánh cửa chính điện mở ra, vô số màn lụa nhẹ mềm trong điện không gió tự cuốn, lộ ra bảo tọa trang nghiêm nạm vàng khảm ngọc trên thêm son, một bóng người mềm mại đáng yêu vạn phần, côi tư diễm dật, váy đỏ kha tử màu đen, tóc đen như mây, mặt phấn hàm sát đang ngạo nghễ ngồi đó.

Ở hai bên có rất nhiều mỹ nhân dị tộc bao quanh, có người tóc như vàng ròng, mắt như nắng gắt; có người đầu mọc tai mèo, yêu kiều như không xương; có người váy kéo đuôi cáo, yêu diễm mạnh mẽ; có người đôi mắt như nước, mơ hồ đáng yêu; có người khí chất nhã nhặn, đẹp như sơn quỷ; có người trán mọc sừng thú, tươi đẹp giảo lệ; có người gò má ngưng thành hoa văn bướm, nhẹ nhàng lay động; có người tinh tế ngọt mềm, mị sắc ngàn vạn...

Những mỹ nhân dị tộc này hoàn phì yến gầy, mỗi người mỗi vẻ, mặc váy làm từ giao tiêu, nhu hòa như mây, tươi đẹp như ráng mây nhưng đều hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, lúc này toàn bộ về mặt cung kính đứng hầu dưới bảo tọa, trông mềm mại thướt tha, bách mị thiên kiều.

Chương 1920: Có phải quá to gan không?

Thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Tư Hồng Khuynh Yến bị làm sao thế?

Còn có nhiều mỹ nhân dị tộc như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

Đang nghĩ ngợi, vẻ mặt Băng Thanh nghiêm túc, giọng nói kiêng dè truyền âm nói: "Chủ thượng, nàng không phải Hợp Đạo bình thường, chúng ta mau trốn!"

Trốn?

A...

Bùi Lăng lắc đầu, bước ra một bước, đã xuất hiện bên ngoài kiệu hoa.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, trong khoảnh khắc thần niệm đảo qua xung quanh, nơi đây dã ngoại hoang vu, trống trải không người, ngàn dặm phía dưới còn không có một con yêu thú khai trí nào.

Bùi Lăng lập tức yên lòng, khẽ cười nói: "Đệ tử Bùi Lăng, tham kiến Tông Chủ!"

Kiệu hoa lập tức biến mất không thấy gì nữa, hỉ phục đồ chót lóe lên, Băng Thanh xuất hiện bên cạnh hắn, tua cờ vàng sáng nhẹ bay, ánh mắt Băng Thanh xuyên qua hỉ khăn, vô cùng cẩn thận nhìn về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Vị nữ tu Nhân tộc này trước mắt càng khủng bố hơn "Úc": "Tù"

trong U Tố mộ!

Nàng có thể cảm nhận được thực lực của đối phương cực kỳ cường đại, như đại dương mênh mông tuỳ tiện, cao xa hùng hậu, trên tay dính máu tươi khó mà tính toán.

Số lượng sinh linh chết trong tay đối phương, phần lớn quỷ vật trong U Tố mộ đều khó mà với tới, bao gồm nàng!

Lúc này, thấy Bùi Lăng đối mặt với Tông Chủ tân nhiệm của mình cứ như không có việc gì xảy ra, không quỳ xuống, không cầu xin, càng không có ý sợ hãi chiến đấu, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận tím mặt.

Nghiệt súc này nhiều lần phạm thượng không nói, hơn nữa không biết lễ phép, cuồng vọng vô lễ, lẽ nào lại như vậy!

Hừ!

Hiện tại nghiệt súc này mặt không đổi sắc, ánh mắt mất tập trung, chắc chắn trong lòng đang suy nghĩ đủ loại hành động đại nghịch bất đạo gì đó, ví dụ như đặt nàng trên bảo tọa Tông Chủ, thô bạo ngang ngược lột sạch váy nàng, không chút kiêng dè thải bổ nàng ngay trước mặt đám người Tô Ly Kinh...

A... Ừ..

Mình... Mình sẽ không để nghiệt súc này được như ý...

Nghĩ đi nghĩ lại, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Bây giờ muốn cầu xin tha thứ, đã chậm!"

"Uy nghiêm của bản Tông Chủ, sao có thể khinh thường!"

"Hôm nay không cần nhiều lời, bản Tông Chủ sẽ rút gân lột da, rút hồn luyện phách, lấy đó dọn sạch môn hộ, chấn chỉnh pháp lệnh Thánh tông ta!"

Vừa mới dứt lời, rất nhiều mỹ nhân dị tộc xung quanh Tư Hồng Khuynh Yến rối rít mở miệng phụ họa, mồm năm miệng mười nói: "Chủ mẫu uy vũ! Kẻ này không biết sống chết, dám vô lễ với chủ mẫu, nên bị chủ mẫu chém thành muôn mảnh!"

"Chỉ là tu vi Phản Hư, chủ mẫu giết hắn như lấy đồ trong túi."

"Chủ mẫu tốt bụng chỉ rút gần lột da, rút hồn luyện phách, còn có thể giữ lại chút tro cốt, người này vẫn không quỳ xuống khấu tạ chủ mẫu long ân cuồn cuộn, đúng là váng đầu!"

"Chủ mẫu có thân phận địa vị cỡ nào, một lời đã nói ra, thiên địa cũng khó dời đi. Mặc kệ hắn cầu xin tha thứ hay không cầu xin, cũng khó trốn được hình phạt Thánh tông"

"Có thể làm cho chủ mẫu tự mình rời khỏi Thiên Tuyên cung đến đây, cho dù người này thân tử đạo tiêu cũng đủ để kiêu ngạo."

"Chỉ là loại người ở vào Lệ thị, căn bản không ngăn cản nổi một chưởng tùy ý của chủ mẫu..."

Nghe những lời này, Băng Thanh chậm rãi nâng tay áo thêu rất nhiều hoa văn ngụ ý cát tường lên, năm ngón tay tinh tế trắng nõn duỗi ra hơi động một chút, phía dưới lòng đất lập tức như vũng bùn, từng đầu quỷ vật to lớn màu xanh đen leo ra.

Những quỷ vật này âm khí quanh quẩn, oán giận ngút trời, tròng mắt màu đỏ như muốn nhỏ máu, lại không có bao nhiêu ý thức, chỉ như con rối mặc cho nàng tùy ý điều khiển.

Băng Thanh đạp không mà đứng, vẻ mặt trắng thuần phía dưới hỉ khăn vô cùng nghiêm nghị...

Trong toà hành cung bạch cốt trước mắt, chẳng những vị Hợp Đạo kia có khí tức bành trướng mênh mông, kinh khủng vạn phần, thị nữ dị tộc vây xung quanh bảo tọa đều thần thanh xương tú, tư chất xuất chúng, khí tức không kém!

Thậm chí mấy vị trong đó đã ngang bằng với nàng!

Một khi đại chiến xảy ra, không thể giữ lại chút nào, nhất định phải dốc hết sức!

Cùng lúc đó, sắc mặt Bùi Lăng không biến hóa chút nào, hắn đã biết sau đó Tư Hồng Khuynh Yến muốn làm cái gì, chỉ là nơi này... Có phải hơi to gan không?

Thế nhưng, hình như xung quanh nơi này cũng không có người ngoài, Băng Thanh đã là người của hắn.

Những thị nữ dị tộc của Tư Hồng Khuynh Yến... Mặc dù không biết tới từ chỗ nào, nhưng nếu là Tư Hồng Khuynh Yến cố ý đưa đến, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì.

Nhiều lắm đến lúc đó xếp đặt thêm trận pháp.

Về phần cái khác, vừa rồi hắn đã dùng thần niệm dò xét qua, mặc đù nơi này là dã ngoại nhưng rất trống trải, hoang tàn vắng vẻ...

Ừ, Tông Chủ phu nhân... Không, là Tông Chủ!

Tông Chủ thật biết chọn chỗ!

Thế là, càng nghe những mỹ nhân dị tộc này oanh thanh yến ngữ hùa theo Tông Chủ, Bùi Lăng càng cảm thấy kích thích.

Vừa hay!

Vốn tiếp theo hắn sẽ phải khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, trận chiến đầu tiên càng sớm càng tốt!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức rất phối hợp nói: "Đệ tử không biết sai ở nơi nào, lại không muốn bó tay chịu trói."

"Nếu Tông Chủ khăng khăng dạy bảo đệ tử, đệ tử kính xin Tông Chủ ban thưởng một cơ hội được chiến đấu công bằng!"

Chương 1921: Có phải quá to gan không? (2)

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức cười lạnh nói: "Chỉ là Phản Hư cũng dám khiêu chiến bản Tông Chủ?"

"Thôi được, ngươi đã muốn chết, bản Tông Chủ sẽ thành toàn cho ngươi!"

Lúc nói chuyện, về mặt Tư Hồng Khuynh Yến cao ngạo lạnh lùng, khí chất ung dung lập tức ra tay, một phát chộp lấy Bùi Lăng.

Phía trên hành cung bạch cốt lập tức dâng lên một bàn tay to lớn màu đỏ ngòm, nó che khuất bầu trời như cự thú huyết sắc đến từ hồng hoang, trong nháy mắt nhuộm toàn bộ bầu trời thành một mảng ửng đỏ.

Uy áp kinh khủng tràn trề giáng xuống, rơi xuống Bùi Lăng và Băng Thanh.

Bùi Lăng duỗi cánh tay phải ra, tay cầm đại đao hung hăng chém một cái.

Một đạo đao khí huyết sắc cô đọng như thực chất ầm vang chém ra.

Oanh! !!

Đao khí gào thét như sấm, vạch phá bầu trời, chảy ra hung hăng chạm vào huyết thủ.

Theo tiếng vang đinh tai nhức óc, đao khí và huyết thủ đồng thời tán loạn, biến mất không thấy gì nữa.

Nghiệt súc này lại dám đánh trả! !

Tư Hồng Khuynh Yến nhìn tình cảnh này, lập tức giận dữ, tay mềm mại liên tục bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đánh ra một pháp quyết phức tạp cổ xưa.

Ngay sau đó, lấy hành cung bạch cốt làm trung tâm, ầm vang bành trướng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng khuếch trương, di cốt trắng đục như vô cùng vô tận, mạnh mẽ tăng vọt như triều cường.

Trong chớp mắt đã bao phủ cả Bùi Lăng và Băng Thanh vào trong đó.

"Ẩm!"

Cửa cung bạch cốt mở rộng đồng loạt đóng lại.

Từng cây bạch cốt oánh nhuận óng ánh, vô số phù văn nhảy nhót, huyết sát chỉ khí đại thịnh như một kiện sa y nhẹ mềm màu đỏ thắm, quấn lấy hành cung chìm nổi, chiếu rọi thiên địa như máu như lửa.

Chính điện.

Vô số màn tơ nhao nhao rơi xuống, như khói lam lan tràn trên đất bằng, cuốn tới từ bốn phương tám hướng, chen chúc bảo tọa ở giữa.

Tư Hồng Khuynh Yến ngồi ngay ngắn phía trên chủ vị, trong điện rộng rãi chỉ có một mình Bùi Lăng.

Băng Thanh cùng rất nhiều mỹ nhân dị tộc đều bị vách tường bạch cốt đột ngột dâng lên ngăn cách ở nơi khác.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bùi Lăng, khuôn mặt kiều mị của Tư Hồng Khuynh Yến phủ một tầng sương, lạnh lùng trách mắng: "Nghiệt súc, nhận lấy cái chết!"

Nói xong, nàng đứng dậy bước ra phía trước một bước, trong nháy mắt vượt qua rất nhiều khoảng cách đứng dưới thềm son, xuất hiện trước người Bùi Lăng, sau đó dưới chân trượt đi...

Không chút nghiêng lệch, Tư Hồng Khuynh Yến trực tiếp ngã vào trong lòng Bùi Lăng, vẻ mặt nàng lập tức vô cùng tức giận quát: "Nghiệt súc, ngươi dám! !"

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình nhưng cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trong lòng, hắn lập tức kịp phản ứng, lúc này không do dự chút nào, một tay ôm lấy Tư Hồng Khuynh Yến, tay chân không thành thật.

Tư Hồng Khuynh Yến liều mạng "giãy giụa", nhưng vì dùng sức quá mạnh, không cẩn thận kéo đứt đai lưng bên hông mình.

Ngay sau đó, váy mềm trượt xuống, hương cơ ngọc cốt như ẩn như hiện.

Bùi Lăng không nhịn được nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt không thể dời đi chút nào.

Toà hành cung bạch cốt này của Tư Hồng Khuynh Yến có thể ngăn cách thần niệm thăm dò... Ù, có thể trực tiếp bắt đầu đấu pháp!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng một tay ôm lấy nàng, nhanh chân đi đến bên trên bảo tọa.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ nói: "Nghiệt súc! Mơ tưởng!"

"Ta là Tông Chủ Thánh tông, thân phận cỡ nào! Địa vị cỡ nào!

Ngươi chỉ là một đệ tử, phạm thượng, lấy ti lăng tôn, căn bản là tội đáng chết vạn lần... Đáng chết... A... Ngươi đáng chết..."

Một bên khác trong cung điện bạch cốt.

Trong thiền điện, lục nỉ rèm châu, trướng thêu chậu ngọc, một cái lô Toan Nghê mạ vàng bày ra trên bàn nhỏ, bên trong khói xanh lượn lờ, hương thơm tản khắp, bày biện xa hoa lịch sự tao nhã.

Váy hoa thêu hoa văn đoàn tụ quấn nhánh màu vàng nhanh chóng lướt qua thảm gấm, đi ra ngoài.

"Côi Vũ tỷ tỷ, không phải chúng ta đang hầu hạ chủ mẫu ở chính điện sao?" Trong bước chân vội vàng, một mỹ nhân dị tộc váy kéo đuôi cáo, khuôn mặt mị hoặc không nhịn được dịu dàng hỏi thiếu nữ mắt vàng đi trước nhất: "Sao đột nhiên xuất hiện ở hậu điện?"

Thiếu nữ mắt vàng tên là "Côi Vũ" cau hàng lông mày kẻ đen, nói:

"Ta cũng không rõ ràng, có lẽ chủ mẫu lo lắng chúng ta tu vi quá thấp, không chịu được dư chấn đại chiến, vì vậy na di chúng ta đến hậu điện."

"Nhưng chính điện có trận pháp, lại thêm chủ mẫu tu vi cao thâm, đủ để che chở chúng ta..."

"Chủ mẫu có lòng bảo vệ chúng ta, xem ra là không muốn chúng ta xảy ra chuyện không may."

"Cũng là chúng ta vô dụng, tu vi quá thấp, còn không thể trợ trận cho chủ mẫu..."

"Không nói đến những điều này, chủ mẫu có tu vi bực nào, khí chất cỡ nào! Nhân tu kia dám đối đầu với chủ mẫu, đáng đời chết không yên lành!"

"Nhân tu kia chỉ là Phản Hư, trong khoảng thời gian chúng ta tiến về chính điện, chắc chắn chủ mẫu đã bắt giữ hắn, bắt đầu dùng hình"

"Ha ha, chỉ sợ đợi chúng ta tới gần chính điện, có thể nghe được tiếng kêu thảm của hắn..."

"Chút nữa đi vào chú ý một chút, đừng để máu đen của nhân tu kia làm bẩn váy chúng ta, đây đều là chủ mẫu ban thưởng..."

Đang nói, một giọng nói quen thuộc, uy nghiêm truyền đến:

"Nghiệt súc, nhận lấy cái chết!"

Chương 1922: Không ngờ...

Giọng nói này như bị một loại trận pháp khuếch đại âm thanh nào đó tăng cường, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bạch cốt hành cung, hàm chứa sự tức giận vô tận như muốn bộc phát.

Mấy tên mỹ nhân dị tộc đang nhanh chóng đến gần chính điện lập tức lộ ra vẻ cung kính, là giọng chủ mẫu!

Chủ mẫu thật sự đã bắt giữ kẻ thù...

Suy nghĩ chưa hết, lại nghe giọng nói kia vang lên lần nữa:

"Nghiệt súc, ngươi dám! !"

Đám người Côi Vũ khẽ giật mình, nghe giọng điệu này, chủ mẫu chịu thua thiệt?

Không có khả năng!

Chủ mẫu là Tông Chủ Thánh tông, tu vi đã tới Hợp Đạo, thực lực...

Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, giọng Tư Hồng Khuynh Yến đã tiếp tục vang lên: "Nghiệt súc! Mơ tưởng!"

"Ta là Tông Chủ Thánh tông, thân phận cỡ nào! Địa vị cỡ nào!

Ngươi chỉ là một đệ tử, phạm thượng, lấy ti lăng tôn, căn bản là tội đáng chết vạn lần... Đáng chết... A... Ngươi đáng chết..."

Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều được trận pháp tăng cường, tất cả mỹ nhân dị tộc nghe được rõ ràng, hơn nữa ngoại trừ sự tức giận uy hiếp của Tư Hồng Khuynh Yến, còn kèm theo đủ loại tà âm khiến các nàng không thể không nghĩ ngợi thêm...

Trong chốc lát, đám người Côi Vũ đều ngẩn ngơ tại chỗ.

Cùng lúc đó.

Trên một hành lang lát từ bạch cốt.

Hỉ phục đỏ chót im hơi lặng tiếng lơ lửng ở giữa không trung.

Băng Thanh cảnh giác tìm kiếm trong hành cung, vừa rồi biến cố xảy ra, nàng và Bùi Lăng đã bị tách ra, mặc dù hiện tại thái bình vô sự, nhưng nhất định phải nhanh chóng tụ hợp với Bùi Lăng mới có thể yên tâm.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, nàng đứng trước một ngã ba hơi suy nghĩ, đi đến một phương hướng trong đó.

Đi chưa được mấy bước, Băng Thanh lập tức nghe được một giọng nói uy nghiêm hàm chứa sự tức giận: "Nghiệt súc! Nhận lấy cái chết!"

Băng Thanh nhăn hàng lông mày kẻ đen, là giọng vị Hợp Đạo kia!

Phải nhanh đi giúp Bùi Lăng!

Nàng lập tức không rảnh ẩn nấp tung tích, hóa thành một đạo trường hồng huyết sắc độn đến phương hướng truyền tới tiếng nói.

Nhưng ngay sau đó, Băng Thanh tiếp tục nghe được: "Nghiệt súc!

Ngươi dám! !"

"Nghiệt súc! Mơ tưởng!"

"Ta là Tông Chủ Thánh tông..."

Nghe vậy, Băng Thanh lập tức ngạc nhiên, thời gian ngắn như vậy, chủ thượng không chỉ thắng, hơn nữa còn cho vị Hợp Đạo kia...

Chính điện.

Giao cổ như uyên ương, mền gấm lật đỏ sóng.

[hài hòa.] Bên ngoài hành cung.

Núi xanh như lông mày, nước biếc như ngọc.

Trong khu rừng tầng tầng lớp lớp có vô số phi cầm tẩu thú ra vào, cả vùng sinh cơ bừng bừng.

Chân trời có một đạo trường hồng màu vàng kim nhạt gào thét mà tới, bên cạnh trường hồng Tô Ly Kinh tay áo bồng bềnh, kim quan cẩm bào, vẻ mặt ung dung, từng bước đạp không mà đến.

Hắn ta bước ra mỗi một bước đều xuyên qua hư không trùng điệp, đột nhiên na di một khoảng cách lớn.

Nhìn hành cung bạch cốt treo cao giữa không trung, Tô Ly Kinh lập tức biết trận chiến đã bắt đầu!

Toà hành cung bạch cốt này của phu nhân, ngoại trừ là thứ thay đi bộ sau khi ra ngoài, cũng là một kiện pháp bảo dùng để nhốt địch.

Hiện tại bụi bặm quanh hành cung diệt hết, mỗi một cây bạch cốt đều oánh nhuận rực rỡ như mỹ ngọc không tỳ vết, vô số phù văn sáng tối chập chờn lại có chút rung động, dường như đang dùng cách này để phát tiết lực trùng kích đáng sợ ở bên trong, hiển nhiên đã kích phát tất cả trận pháp.

Có thể khiến phu nhân dùng toà hành cung bạch cốt này, mặc kệ kẻ thù của phu nhân có phải là Văn Nhân Linh Sắt hay không, thực lực tuyệt đối không yếu!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tô Ly Kinh vội ho một tiếng, hắng giọng một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện để phu nhân mở ra hành cung bạch cốt, tiện đi vào giúp đỡ, lại nghe giọng nói hàm chứa sự tức giận của phu nhân đột nhiên truyền ra từ trong cung điện, trùng điệp tản ra khắp nơi.

"Ngươi... Ngươi thật to gan..."

"Phu quân Tô Ly Kinh... Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi...

Vùng dã ngoại hoang tàn vắng vẻ, không có tiếng người, hành cung treo cao, mọi tiếng động phía dưới khó mà lọt vào tai, không trung chỉ có cơn gió mạnh mênh mông.

Giọng của Tư Hồng Khuynh Yến bị trận pháp gia trì rõ ràng lọt vào tai.

Trường hồng màu vàng kim nhạt tản đi ở chỗ cách hành không xa, lộ ra bóng dáng Côi Văn.

Thiếu nữ mắt vàng cứng họng, mặt đỏ tới mang tai, trong chốc lát cũng không dám thở mạnh.

Tô Ly Kinh đạp không mà đứng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm.

Ngay lúc này, hư không cách đó không xa chấn động mãnh liệt, một đôi quỷ thủ to lớn nhô ra, cứ thế xé rách không gian.

Một hàng bóng người nhanh chóng đi ra.

Hai người cầm đầu đứng sóng vai, người bên trái như thanh niên, trên trán có vẻ hung ác nham hiểm lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy ý lạnh, lại là Lệ Vô Cữu gia chủ đời này của Cửu A Lệ thị. Người phía bên phải váy đen nhẹ nhàng như đêm như bướm, ngọc nhan sáng loáng, dáng vẻ như quỳnh khuôn mặt như, vẻ mặt như sương tuyết, chính là Lệ Liệp Nguyệt.

Sau lưng là từng vị tu sĩ khí tức cường đại, vẻ mặt tức giận, trên tay đều đeo ban chỉ, ba chữ vân triện "Cửu A Lệ" cổ xưa phiêu dật, tản ra dao động tối nghĩa.

Lệ thị khó khăn lắm đuổi tới, vừa thấy bạch cốt cung và Tô Ly Kinh lập tức cảnh giác.

Lệ Vô Cữu lạnh lùng quát: "Tô Ly Kinh! Ngươi tới nơi này làm gì? !"

Chương 1923: Trong sạch

Tô Ly Kinh lạnh lùng nhìn tộc nhân Lệ thị, cũng không nói cái gì.

Thấy Tô Ly Kinh im lặng, một tên tộc lão trong đó nhanh chóng truyền âm nói: "cẩn thận một chút! Có thể Tô Ly Kinh đến giết Thánh Tử!"

Một tên tộc lão khác cũng truyền âm nói: "Nhanh chóng kiểm tra xung quanh, đề phòng hắn đã thi triển thủ đoạn âm độc gì."

Ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt xoay chuyển một cái, hàng lông mày kẻ đen cau lại, truyền âm nói: "Hành cung bạch cốt của Tư Hồng Khuynh Yến và Tô Ly Kinh đều ở nơi này, nhưng không thấy Bùi sư đệ."

Lệ Vô Cữu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua Tô Ly Kinh, trầm giọng hỏi: "Tô Ly Kinh, Bùi Lăng đâu?"

Ánh mắt Tô Ly Kinh nhìn về phía Lệ thị đột nhiên bùng lên sát ý!

Lệ Vô Cữu nhướn mày, đang muốn tiếp tục vặn hỏi, trong hành cung bạch cốt đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nói không thể tưởng tượng...

Lệ Vô Cữu, tộc lão Lệ thị lập tức ngu ngơ tại chỗ.

Trong chốc lát Lệ Liệp Nguyệt cũng chưa lấy lại tinh thần.

Chẳng biết từ lúc nào, hai mắt Tô Ly Kinh đã đỏ hồng.

Hắn ta đã từng là chủ một tông, lòng dạ thâm trầm, từ trước đến nay vui giận không lộ. Nhưng lúc này khuôn mặt hắn ta đã vặn vẹo, sát ý phun trào quanh người như thực chất, lúc này không do dự chút nào, đánh một chưởng về phía hành cung bạch cốt.

Oanh!"

Hành cung bạch cốt.

Chính điện.

Lụa mỏng như sương, trùng điệp rơi xuống.

Giao châu treo cao trên đỉnh điện, ánh sáng nhu hòa trong sáng như trời nắng chiếu vào cả phòng, như ngân như sương, chiếu rọi da trắng như tuyết về mặt như hoa, càng nổi bật má hồng tóc đen, dáng vẻ lộng lẫy trơn bóng.

Dư chấn đấu pháp khiến rèm trướng cả điện lay động như mây đi khói chạy, cuồn cuộn mà chảy.

Mái tóc dài đen nhánh của Tư Hồng Khuynh Yến trượt xuống như nước sông ban đêm, kéo dài đến tận bên cạnh thềm son.

Làn tóc dưới ánh châu ngọc như là gợn sóng, gợn sóng yên tĩnh lay động dưới ánh tà dương ngày xuân, trong sóng ánh sáng nhộn nhạo, lung lay, lăn tăn trộn lẫn ánh sao ánh trăng kiều diễm.

Sóng ánh sáng kia dần ấp ủ, càng ngày càng làm càn, đột nhiên bay lên, ba búi tóc đen chợt tản ra như bọt nước bắn tung toé...

Từng đóa bọt nước thu hết đầy trời sao.

Bên cạnh Tư Hồng Khuynh Yến, Băng Thanh hỉ khăn che mặt, quỳ ngay bên dưới.

Cách đó không xa, pháp lực bành trướng quanh người Bùi Lăng, đã vận chuyển [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], lúc này tu vi vẫn đình trệ của hắn lại có sự tăng trưởng rõ ràng.

Rất không tệ!

Sắp hoàn thành trận chiến đầu tiên trong việc khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn!

Chỉ có điều, mặc dù hiện tại tu vi của hắn đã là Phản Hư hậu kỳ đỉnh phong, nhưng hiện tại tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1, không có mười ngày nửa tháng không thể đột phá Hợp Đạo.

Vừa rồi hắn đã liên hệ với Lệ sư tỷ nói mình sắp về tông, thật sự kéo dài thời gian như vậy...

Ừ, lại truyền âm cho sư tỷ.

Lúc này đang tu luyện, đột nhiên tâm huyết dâng trào cần chuẩn bị Hợp Đạo, đến một tháng sau mới có thể trở về tông...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vừa đấu pháp cùng Tư Hồng Khuynh Yến và Băng Thanh, vừa lấy ra Truyền Âm Phù dùng để liên lạc với Lệ sư tỷ.

Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị thôi động Truyền Âm Phù, cửa điện mở rộng, lụa mỏng bay vút lên xoáy múa, một đâm mỹ nhân dị tộc hoàn phì yến gầy, tiên tư dật mạo đi vào.

Những mỹ nhân này có dung mạo xuất chúng, thần thanh xương tú, vết tích dị tộc không chỉ không hề đột ngột không hài hòa, ngược lại cho người ta một loại cảm giác đặc biệt phong tình.

Lúc cất bước hoặc thướt tha, hoặc yêu kiều, hoặc mạnh mẽ, đúng là dáng vẻ ngàn vạn.

Bọn họ vừa chạy tới nơi đây còn không kịp nịnh nọt chủ mẫu, đã thấy tình cảnh không thể tưởng tượng nổi, lập tức trợn mắt hốc mồm, đứng dưới điện mãi không nói được một chữ nào.

Vốn đám người Côi Vũ tưởng với thực lực tu vi của chủ mẫu, chắc chắn có thể vô cùng dễ dàng giải quyết kẻ thù.

Trên đường bọn họ đến đây nghe được những âm thanh này, chắc là vị kẻ thù kia của chủ mẫu vùng vẫy giãy chết, thi triển huyễn thuật, chắc chắn không phải thật sự!

Nhưng không ngờ...

Trọn vẹn một hồi lâu, Côi Vũ cầm đầu là người kịp phản ứng đầu tiên, lúc này quát: "Tên ngông cuồng to gan! Dám ra tay với chủ mẫu!"

Nói xong, nàng lập tức ra tay, trong hư không đột nhiên hiện ra hỏa diễm cuồn cuộn, màu sắc như kim, như dòng sông lao mạnh về phía Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng cũng ngẩn ngơ, hành cung bạch cốt này là đồ của Tư Hồng Khuynh Yến, hiện tại đối phương buông tha cho Băng Thanh thì hắn cũng có thể hiểu được, nhưng những mỹ nhân dị tộc này...

Trong tình huống hiện tại, không phải làm phiền bọn họ đấu pháp sao?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đang muốn ra tay, đã thấy Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên tức giận nói: "Nghiệt súc! Ngươi dám!"

"Những mỹ nhân này, đều là... là... Phu quân của bản Tông Chủ tỉ mỉ vơ vét, tỉ mỉ tuyển chọn, tỉ mỉ bồi dưỡng trong nhiều năm qua... Là bảo vật trân quý trong đời phu quân, không thể làm loạn! Nghiệt súc nhà ngươi... Mơ tưởng nhúng chàm!"

Vừa mới nói xong, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức ra tay.

Côi Vũ là người có về ngoài xuất chúng nhất trong đám theo hầu trực tiếp bị một luồng pháp lực hùng hậu nâng lên, trong nháy mắt na di đến trên bảo tọa.

Chương 1924: Trong sạch (2)

Tư Hồng Khuynh Yến tức giận nói: "Ngươi... Phạm thượng...

Nghiệt súc! Cũng dám... Ra tay với dị tộc do phu quân bản Tông Chủ nuôi dưỡng... Còn, còn là ngay trước mặt bản Tông Chủ!"

"Bản Tông Chủ... Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi..."

"Nhất định phải rút gân lột da ngươi..."

Dị tộc do Tô Ly Kinh nuôi dưỡng?

Bùi Lăng nghe vậy lập tức ngẩn người, sau khi kịp phản ứng, không nhịn được thấy bất ngờ.

Hắn còn tưởng những dị tộc này là thị nữ do Tư Hồng Khuynh Yến bồi dưỡng ra, không ngờ đi ra từ chỗ Tô Ly Kinh!

Phu nhân Tô Ly Kinh dẫn theo dị tộc do Tô Ly Kinh nuôi dưỡng...

Cái này...

Vốn tất cả sự chú ý của Bùi Lăng đều tập trung vào Tư Hồng Khuynh Yến và Băng Thanh, lúc này biết thân phận của những dị tộc này, lập tức nhìn về phía bọn họ.

Thiếu nữ mắt vàng hoảng sợ ngượng ngập đan xen, da thịt tuyết trắng như sữa bò lập tức dâng lên hai rắng mây đỏ.

Sợi tóc như vàng ròng rủ xuống, như ánh nắng nhảy nhót.

Bùi Lăng lập tức nói: "Từ giờ trở đi, bọn họ đều thuộc về bản Thánh Tử!"

Lúc nói chuyện, Bùi Lăng lại không chạm vào Côi Vũ thật.

Vừa nói xong, một tiếng động điếc tai nhức óc vang lên, cả tòa hành cung bạch cốt đột nhiên chấn động!

Vô số phù văn sáng lên, từng trận pháp bị kích hoạt khẩn cấp, cơn gió lạnh gầm thét, hồn thể gào thét, một bộ phận phù văn bay ra từ bốn vách tường, trong khoảnh khắc tạo thành một mặt thủy kính to lớn đột nhiên dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung chính điện, chiếu rọi ngoại giới.

Mặt kính còn chưa kịp hiện rõ cảnh vật, một giọng nói âm trầm đây tức giận đã truyền vào từ bên ngoài: "Bùi Lăng! Hôm nay bản tọa phải lấy mạng ngươi!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhận ra đây là giọng Tô Ly Kinh!

Giọng Tô Ly Kinh có thể truyền vào hành cung bạch cốt... Hành cung bạch cốt này có thể ngăn cách thần niệm, lại không cách âm?

Không đợi Bùi Lăng biết rõ tình huống, Tư Hồng Khuynh Yến đã dồn dập nói: "Phu quân, bản cung... Bản cung đang đấu pháp cùng Thánh Tử!"

"Giữa bản cung và Bùi Lăng này... Trong sạch... Cũng chưa, cũng chưa xảy ra chuyện gì! Kính xin phu quân đừng suy nghĩ nhiều..."

"Bản cung là Tông Chủ Thánh tông... Thân phận... Tôn quý cỡ nào... Thực lực tu vi... Càng không cần phải nói...

"Sao có thể... Sao có thể rơi vào trong tay một tên đệ tử?"

"Bản cung... Bản cung sẽ giải quyết Thánh Tử ngay thôi..."

"Phu quân tuyệt đối, tuyệt đối đừng vào đây!"

"Phu, phu quân... Cứ việc trở về Chẩm Thạch Tô thị... Ngồi đợi...

Đợi tin tức tốt của bản cung là được..."

Nghe nói như thế, cuối cùng Bùi Lăng kịp phản ứng, chắc hẳn Tô Ly Kinh cũng vừa tới, không biết có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ hay không...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn vội vàng phối hợp nói: "Không sai! Gần đây bản Thánh Tử có chút tâm đắc trong việc tu luyện, vì vậy nhất thời ngứa tay, liền mời Tông Chủ chỉ điểm một hai."

"Hiện tại đang đấu pháp, tuyệt đối không có ý khác"

"Kính xin Tông Chủ phải tin tưởng đạo lữ kết tóc của mình!"

Oanh! !!

Toàn bộ hành cung bạch cốt lại rung lên dữ dội, lần này toàn bộ trận pháp phòng ngự trong hành cung đã được phát động.

Tất cả di cốt rối rít sáng lên, phù văn khó mà tính toán sáng tối chập chờn, huyết sát chỉ khí dày đặc như là dòng máu chảy xuôi ra từ trong khe hở bạch cốt, như một cuộn lụa màu đỏ thắm, bao phủ cả tòa hành cung này cực kỳ chặt chẽ.

Trong hốc mắt của vô số độc lâu trong chín trăm chín mươi chín bậc thang trước cửa chính chảy xuôi huyết lệ ào ạt, khí tức oán giận, căm hận, tuyệt vọng, điên cuồng tản ra toàn trường.

Cả tòa hành cung như bộ sống lại, hung lệ đại thịnh!

Chính điện, Tư Hồng Khuynh Yến tóc dài rối tung, vẻ mặt tức giận: "Tô Ly Kinh! Uổng cho ngươi là... Là đạo lữ kết tóc của bản cung... Lại... Lại nghi ngờ... Bản cung như thế...

"Bởi vì cái gọi là phu thê một thể... Hai người, hai người... Là mối quan hệ thân mật nhất... Nên... Nên tin tưởng nhau..."

"Từ lúc làm chính thê kết tóc của ngươi cho đến nay... Chẳng lẽ...

Bản cung còn lừa ngươi sao? !"

"Kết quả... Kết quả ngươi lại, lại nghỉ thần nghỉ quỷ như thế... Tự dưng phỏng đoán bản cung... Hành vi như thế... Có thể thấy căn bản không coi bản cung là thê tử kết tóc của ngươi..."

"Nếu ngươi không nhớ tình cảm phu thê như thế... Căn bản là thay lòng đổi dạ, vô tình vô nghĩa..."

"Ngươi... Ngươi khinh người quá đáng...

Lúc này, tốc độ Bùi Lăng vận chuyển [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] đột nhiên tăng tốc...

Bên ngoài hành cung bạch cốt.

Tô Ly Kinh đạp không mà đứng, tay áo bổng bềnh, sắc mặt hắn ta tái xanh, đánh một chưởng về phía hành cung bạch cốt.

Một thi tay màu trắng bệch to lớn ngang nhiên dâng lên trong hư không sau lưng hắn ta, từng cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua, lúc thi khí tứ tán lại hung hăng vỗ xuống hành cung.

"Tên ngông cuồng to gan! Lại dám ra tay với chủ mẫu!"

"Nghiệt súc! Ngươi dám!"

"Những mỹ nhân này, đều là... là... Phu quân của bản Tông Chủ tỉ mỉ vơ vét, tỉ mỉ tuyển chọn, tỉ mỉ bồi dưỡng trong nhiều năm qua... Là bảo vật trân quý trong đời phu quân, không thể làm loạn! Nghiệt súc nhà ngươi... Mơ tưởng nhúng chàm!"

"Ngươi... Phạm thượng... Nghiệt súc! Cũng dám... Ra tay với dị tộc do phu quân bản Tông Chủ nuôi dưỡng... Còn, còn là ngay trước mặt bản Tông Chủ!"

Chương 1925: Chẳng lẽ bản cung còn lừa ngươi?

"Bản Tông Chủ... Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi..."

"Nhất định phải rút gần lột da ngươi..."

"Từ giờ trở đi, bọn họ đều thuộc về bản Thánh Tử!"

Trong hành cung không ngừng truyền ra lời nói chuyện, khí thế của thi tay cũng liên tục tăng lên.

Oanh!"

Chưởng kình mênh mông rơi xuống phía trên hành cung bạch cốt, hành cung lập tức rung động dữ dội một trận, nhưng dù sao cũng là pháp bảo Hợp Đạo kỳ, lực phòng ngự cực cao.

Cho dù là Tô Ly Kinh nén giận ra tay, cũng không thể một chiêu phá vỡ nó.

Hư không sau lưng Tô Ly Kinh rung động, từng thi tay to lớn nhô ra, thi khí xông lên trời không!

Hắn ta lạnh lùng nói: "Bùi Lăng! Hôm nay bản tọa phải lấy mạng ngươi!"

Tiếng động khổng lồ khiến vô số cỏ cây phía dưới đứt gãy, sông ngòi đảo dòng, dãy núi sụp đổ, phi cầm tẩu thú chết thảm gần hết, những người còn lại rối rít quỳ xuống đất không dậy nổi, ngay cả trốn chạy cũng không dám.

Một lát trước vẫn là vạn dặm non sông sinh cơ bừng bừng, đảo mắt gió hết nước tĩnh, hóa thành một bức tranh tĩnh mịch...

Nhìn tình cảnh này, tộc nhân Lệ thị đột nhiên lấy lại tinh thần.

Lệ Vô Cữu lập tức truyền âm: "Nhanh chóng liên hệ lão tổ!"

Lệ Liệp Nguyệt truyền âm trả lời: "Lão tổ bị vây trong U Tố mộ, trong chốc lát không tới được."

Nói xong, ánh mắt nàng sâu kín nhìn qua hành cung bạch cốt, Tư Hồng Khuynh Yến...

Vị Tông Chủ thay mặt này đã thích làm lô đỉnh của Bùi sư đệ như vậy, đợi sau khi nàng chấp chưởng đại quyền Thánh tông, sẽ cho đối phương làm đủ!

Lúc này, nghe nói lão tổ bị nhốt vào U Tố mộ, Lệ Vô Cữu lập tức khẽ giật mình, nhưng hiện tại thời gian quý giá lại không kịp hỏi, lúc này phân phó: "Một người trở về lại mời một vị lão tổ xuất quan đến đây!"

Một tộc lão Lệ thị nhanh chóng đáp: "Vâng!"

Lúc nói chuyện, hắn ta trực tiếp lấy ra phù lục đẳng cấp cao, sau khi thôi động lập tức biến mất ngay tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Ngay lúc Lệ thị truyền âm cho nhau, trong hành cung bạch cốt lại có tiếng nói truyền ra: "Phu quân, bản cung... Bản cung đang đấu pháp cùng Thánh Tử!"

"Giữa bản cung và Bùi Lăng này... Trong sạch... Cũng chưa, cũng chưa xảy ra chuyện gì! Kính xin phu quân đừng suy nghĩ nhiều..."

"Bản cung là Tông Chủ Thánh tông... Thân phận... Tôn quý cỡ nào... Thực lực tu vi... Càng không cần phải nói..."

"Sao có thể... Sao có thể rơi vào trong tay một tên đệ tử?"

"Bản cung... Bản cung sẽ giải quyết Thánh Tử ngay thôi..."

"Phu quân tuyệt đối, tuyệt đối đừng vào đây!"

"Phu, phu quân... Cứ việc trở về Chẩm Thạch Tô thị... Ngồi đợi...

Đợi tin tức tốt của bản cung là được..."

Tất cả tộc nhân Lệ thị nghe vậy đều ngạc nhiên, trước đó Tư Hồng Khuynh Yến và Bùi Lăng này còn đang đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ở bên trong, ngay sau đó lại biến thành không xảy ra việc gì?

Đây đúng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt!

Dù đầu óc Tô Ly Kinh bị cửa kẹp cũng không thể tin tưởng!

Quả nhiên, trên mặt Tô Ly Kinh không có chút biểu cảm nào, sát ý lại gào thét, nhanh chóng kéo lên quanh người, không nói nhảm nửa chữ nào, lại đánh một chưởng về phía hành cung bạch cốt.

Oanh!"

Hành cung bạch cốt lại chấn động mãnh liệt, sa tanh đỏ hồng như huyết sát chỉ khí mãnh liệt trào ra, tất cả trận pháp phòng ngự đã được mở ra.

Ống tay áo Tô Ly Kinh lay động, ngón tay bấm pháp quyết, không gian xung quanh như vải vóc bị xé nứt tạo ra rất nhiều kẽ nứt như mạng nhện.

Thi khôi to lớn khó mà tính toán nhanh chân đi ra từ bên trong, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ hư không đều run lên.

Sau khi hoàn toàn đi ra từ kẽ nứt, thi khôi nhao nhao ngửa đầu, phát ra tiếng gào thét như lôi đình, sau đó cùng nhau ra tay, cự quyền như ngọn núi ầm vang rơi xuống, đánh về phía hành cung bạch cốt.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong hư không, Huyết Sát quanh quẩn xung quanh hành cung không ngừng nhạt lại, cung điện điên cuồng chấn động, phù văn không ngừng sáng tắt.

Phía dưới mặt đất hiện ra từng dấu vết nứt nẻ như cái động, vô số dòng sông, ngọn núi, rừng rậm, cỏ cây, phi cầm tẩu thú...

Không có bất kỳ sức phản kháng gì, toàn bộ đều bị những hố sâu đột nhiên xuất hiện thôn phệ, biến mất không còn tăm tích.

Theo cự quyền rơi xuống như hạt mưa, cuối cùng trận pháp phòng ngự của hành cung bạch cốt không duy trì được nữa, sau khi không ngừng phát ra tiếng vang, đã bắt đầu xuất hiện vết rạn.

Nhìn thấy tình cảnh này, Lệ Vô Cữu lập tức quát: "Ra tay!"

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã đánh ra một pháp quyết khí tức rét lạnh, vô số U Hồn mắt mày mực lấp lóe đột nhiên hiện ra, cơn gió lạnh nổi lên bốn phía, ý lạnh mãnh liệt.

Bầu trời vốn sáng rõ như đột nhiên ảm đạm xuống, toàn bộ phương thiên địa này đều nhiễm lên một tầng màu sắc ảm đạm.

Vẻ mặt U Hồn oán độc, sau khi xuất hiện lập tức phóng tới Tô Ly Kinh.

Tộc nhân Lệ thị còn lại, bao gồm cả Lệ Liệp Nguyệt đều cùng nhau ra tay, vô số yêu quỷ hiện ra giữa trời, tiếng hồn khiếu thê lương vang lên như che ngợp bầu trời.

Từng đôi cánh tay lạnh băng tái nhợt thò ra từ hư không.

Lít nha lít nhít dấu tay máu, dấu chân máu của hai đồng theo tiếng vui cười không biết truyền đến từ chỗ nào, nhanh chóng tràn ngập trong hư không, tới gần Tô Ly Kinh.

Chương 1926: Mệnh lệnh của Tông Chủ

Rất nhiều công kích thuật pháp hồn đạo, thần thông hồn đạo như đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt từ bốn phương tám hướng, Tô Ly Kinh bị vây khốn ở giữa lạnh lùng nhìn đám người Lệ thị.

Những tu sĩ Lệ thị này, ngoại trừ ngoài Thánh Nữ Lệ Liệp Nguyệt đương thời, nhưng hắn ta không để những người còn lại vào mắt!

Còn Lệ Liệp Nguyệt... Lấy tiềm năng và nội tình mà đối phương thể hiện ra, nếu tu luyện thêm mấy chục trên trăm năm, quả thật có thể đánh với hắn ta một trận.

Đáng tiếc, hiện tại đối phương chỉ là một thiên kiêu còn chưa trưởng thành mà thôi!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tô Ly Kinh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào.

Một đầu cao thi khôi như sơn phong trong đó lập tức duỗi ra bàn tay to lớn như che khuất bầu trời, ngăn ở trước người Tô Ly Kinh.

U Hồn ôm theo cơn gió lạnh gầm thét xông lên, dấu tay máu, dấu chân máu, tiếng vui cười theo tới ngay sau đó lại bị cái thi tay này ngăn lại toàn bộ.

Ngay sau đó, bộ thi khôi này lập tức xoay người, bước ra một bước: "Bịch!"

Bước chân nặng nề làm hư không rung chuyển.

Rất nhiều dấu vết máu thịt be bét, âm khí xung quanh đối mặt với lực lượng to lớn tràn trề, đều bị tuỳ tiện ma diệt.

Thi khôi đưa tay, cự chưởng như núi, thi khí lăn lộn như nấu như sôi, ầm vang đánh về phía đám người Lệ thị.

Tô Ly Kinh lạnh lùng nhìn tất cả.

Hắn ta từng là Tông Chủ Thánh tông!

Thiên kiêu số một đời trước của Chẩm Thạch Tô thị!

Dù những người Lệ thị trước mặt hợp lại cùng một chỗ, cũng không thể là đối thủ của hắn ta!

Chỉ có điều, cái giá phải trả khi giết gia chủ Cửu A Lệ thị đương thời và Thánh Nữ Thánh tông đương thời quá lớn...

Bởi vậy, chỉ cần đánh nửa tàn phế là được!

Đang nghĩ ngợi, một đạo đao khí huyết sắc ngưng thực như tấm lụa vạch phá bầu trời.

Trong nháy mắt đao khí như điện triền miên mà qua, kỳ thế cuồn cuộn như thiên hà cuốn ngược, sôi trào mãnh liệt, vào lúc cực kỳ nguy cấp chém thẳng vào đầu thi khôi đang chạy về phía đám người Lệ thị!

Oanh! !!

Thi khôi bị đánh đến bay ngược ra, ngã mạnh xuống mặt đất ở phía xa, trực tiếp va sụp hai ngọn núi...

Trong tiếng ù ù, núi non run rẩy đổ sụp xuống, cự mộc che trời, dây leo hoa cỏ, núi đá bùn cát... Trùng điệp như là dòng sông trào lên, gào thét tràn về bốn phương tám hướng.

Tiếng kêu khóc rít gào của phi cầm tẩu thú nghi lại trong đó cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến chỉ kéo dài một tức, rối rít ăn mòn thi khí do thi khôi tiêu tán ra, trong khoảnh khắc hóa thành cái xác không hồn, sinh cơ không còn sót lại chút gì.

Bụi mù tản ra khắp nơi, thi khôi giãy giụa muốn đứng dậy, chỉ có điều từ vai trái đến bụng phải của nó đã lưu lại một đạo vết đao sâu đủ thấy xương.

Trên vết thương, đao ý tràn ngập, không ngừng truyền ra khí tức bá đạo, khát máu, hung bạo, tàn nhẫn.

Năng lực tự lành của thi khôi lập tức bị áp chế, càng không thể khôi phục, vết máu đen nhánh bắn tung toé, nơi đi qua khói xanh dấy lên, vô số cỏ cây khô héo ủ rũ, sông ngòi đổi màu, Thủy tộc đột tử...

Cho dù trọng thương khó lành nhưng thi khôi không biết đau đớn, còn đang không ngừng giãy giụa, trong chốc lát khó mà đứng lên.

Tô Ly Kinh lập tức quay đầu nhìn về phía hành cung bạch cốt.

Đã thấy cửa lớn hành cung mở rộng, một bóng người khuôn mặt lạnh lùng, khí chất rét lạnh xuất hiện trên quảng trường, hắn cởi trần thân trên, quần đen giày đen, trong tay cầm một thanh trường đao hoa mỹ như đêm hè, chính là Bùi Lăng.

Hắn ngạo nghễ đứng ở đó, khí tức Phản Hư đỉnh phong lộ rõ ràng không bỏ sót!

Phản Hư đỉnh phong? !

Trong lòng Tô Ly Kinh lập tức giật mình, lần trước đại chiến thảo ngụy kết thúc, tu vi của tiểu tử này vẫn chỉ là Hóa Thần...

Chưa đến một năm, đối phương lại đã đi vào Phản Hư, hơn nữa còn là Phản Hư hậu kỳ đỉnh phong!

So với hắn ta, cũng chỉ thấp hơn một cảnh giới!

Tốc độ trưởng thành của đối phương quá nhanh!

Hôm nay tuyệt đối không thể giữ lại mạng của đối phương!

Nếu không... Lấy tốc độ tu luyện hiện tại của đối phương, chỉ sợ không cần mười năm, rất có thể tu vi sẽ vượt qua hắn ta!

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh không nói nhảm bất kỳ điều gì, lúc này đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Một chưởng này hoàn toàn khác với trước đó, không có bất kỳ thanh thế to lớn gì, chỉ có hư không tái nhợt từng khúc!

Tất cả không gian xung quanh Bùi Lăng đều như bị đọng lại một nửa, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khô bại tĩnh mịch.

Cùng lúc đó, thi khôi to lớn xung quanh cũng nhao nhao đưa tay, chộp về phía Bùi Lăng.

Trong chốc lát, thi khí vô cùng đậm đặc xông lên trời không, toàn bộ phương thiên địa này như bị một ý niệm hoàn toàn thay đổi, tất cả sinh cơ, tất cả sinh khí tan thành mây khói, cỏ cây suy bại, sông ngòi vắng lặng, sơn thủy tái nhợt, tất cả mọi thứ đều như bị bôi lên một tầng tro tàn không rõ màu, trở nên vô cùng lạnh lẽo u ám, lại không có hứng thú nào trên đời!

Lúc này, Bùi Lăng cau mày nhìn Tô Ly Kinh, vì đối phương nên hắn phải vội vàng kết thúc trận đấu pháp với phu nhân của đối phương.

Vốn sau khi đi ra định trực tiếp bỏ chạy, không ngờ Lệ thị cũng ở nơi đây!

Chương 1927: Mệnh lệnh của Tông Chủ (2)

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Bùi Lăng đang muốn ra tay phòng ngự, huyết sát chỉ khí giữa di cốt trong hành cung bạch cốt đột nhiên tuôn ra.

Rất nhiều thi khôi vừa bị mài nhạt sát khí, trong khoảnh khắc lại sền sệt.

Chỉ một thoáng, màn trời bị chiếu rọi thành huyết sắc thuần túy, hung ý mãnh liệt, khí tức ngang ngược tản ra toàn trường.

Mấy chục bức tường máu to lớn ngang nhiên dâng lên.

Những bức tường máu này đều có bạch cốt oánh nhuận tràn ngập trong đó, không ngừng truyền đạt ra huyết tỉnh, tử vong, giết chóc thật lớn...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Một tràng tiếng vang kinh thiên động địa, chưởng kình của Tô Ly Kinh cùng tất cả thế công của thi khôi đều bị bức tường máu ngăn lại.

Sắc mặt Tô Ly Kinh vô cùng âm trầm, lập tức nhìn vào trong cửa cung mở rộng, Tư Hồng Khuynh Yến váy nhẹ nhàng bay ra từ trong hành cung bạch cốt.

Lúc này Tư Hồng Khuynh Yến tóc dài rối tung, thướt tha, chầm chậm buông xuống sau lưng trông như thớt gấm, không thấy một cái trâm vòng nào, chỉ có trên cổ còn mang theo một chuỗi vòng ngọc sai lệch.

Nàng hoa y váy gấm, đeo kim treo ngọc.

Chỉ có điều, hiện tại vạt áo hơi có vẻ nghiêng lệch.

Tùy ý nhìn quanh một vòng, Tư Hồng Khuynh Yến bình thản nói:

"Bản cung là chủ một tông, trong tông môn nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, người vi phạm trọng phạt."

"Phu quân không cần tức giận như thế"

"Thánh Tử Bùi Lăng căn bản không đặt bản cung ở trên bảo tọa, vô lễ ngay trước mặt những lô đỉnh dị tộc kia!"

"Cũng không để bản cung cùng..."

"Càng không để những lô đỉnh dị tộc kia cùng một chỗ..."

"Nói tóm lại, phu quân đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần có chút ngờ vực vô căn cứ nào với bản cung."

"Giữa bản cung và Bùi Lăng vô cùng trong sạch, cũng không xảy ra chuyện gì!"

Tư Hồng Khuynh Yến vừa nói vậy vừa lôi kéo áo ngoài màu đỏ tươi, che khuất bả vai trần trụi ra ngoài.

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng và tất cả tộc nhân Lệ thị đều vô cùng cổ quái.

Tô Ly Kinh sát ý ngưng đọng như thực chất, tiếng nói lạnh như băng: "Tránh ra!"

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, lập tức giận dữ: "Bản cung là Tông Chủ! Dù ngươi là phu quân của bản cung, cũng không có tư cách khoa tay múa chân với bản cung!"

Nói xong, thấy Tô Ly Kinh vẫn đạp không mà đứng, đằng đằng sát khí, sắc mặt nàng lạnh lẽo, chợt lại nói: "Lui ra!"

"Đây là mệnh lệnh khi bản cung làm Tông Chủ Thánh tông!"

Bàn tay của Tô Ly Kinh giấu trong ống tay áo siết chặt phát ra tiếng lạch cạch, khuôn mặt vốn tuấn tú lại khó kiềm chế vẻ vặn vẹo dữ tợn, nhưng sau khi hít sâu một hơi, hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại.

Hiện tại Tư Hồng Khuynh Yến có vị trí Tông Chủ trên người, thực lực mạnh hơn trước đó, hắn ta cũng không phải là thoái vị bình thường, không có thân phận Thái Thượng trưởng lão Thánh tông trên người, nếu thật sự vi phạm mệnh lệnh Tông Chủ, sẽ lập tức bị môn quy tông môn phản phệ!

Tức giận cũng không có ý nghĩa...

Tô Ly Kinh nhanh chóng thu lại tất cả sát ý, cứ như vừa rồi không xảy ra chuyện gì, ánh mắt yên tĩnh nói: "Vâng"

Chợt, hắn ta vung ống tay áo một cái, thu hồi tất cả thi khôi, trực tiếp chạy trốn khỏi nơi đây.

Tô Ly Kinh vừa đi, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đám người Lệ thị.

Lúc này, tất cả bông hoa màu sắc tươi đẹp, tất cả thiên kiều bá mị như đột nhiên biến mất đến sạch sẽ khỏi người nàng, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt quan sát chúng sinh, cùng vẻ uy nghiêm khi nắm đại quyền trong tay, lúc này nàng thể hiện rõ khí chất và phong nghỉ của chủ một tông.

Cửu A Lệ thị đến đây, xem ra hôm nay không thể tiếp tục trừng trị nghiệt súc Bùi Lăng kia.

Thế nhưng, nghiệt súc này đã về tông môn, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại lại không vội ra tay nhất thời.

Ngoại trừ cái đó ra, lần này để phu quân hiểu lầm, lại vì mình cân nhắc không chu toàn.

Dù sao, nàng bố trí trận pháp khuếch đại âm thanh ở trong hành cung bạch cốt, nhưng hành cung chỉ là hành cung, cung điện trùng điệp, tường viện từng cái, quá che đậy ánh mắt, đến mức phu quân không thấy tình hình bên trong, chỉ có thể suy đoán lung tung...

Lần tiếp theo, sẽ đổi hành cung bạch cốt thành một tầm bình phong giao tiêu là được...

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến thản nhiên nói: "Thánh Tử du lịch trở về, tu vi tiến nhanh, bản tọa rất mừng rỡ, cho nên ra tay kiểm tra."

"Hiện tại xem Thánh Tử đúng là thiên kiêu Thánh tông ta, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, không phải phàm tục có thể bằng"

"Tốt, kiểm tra đã kết thúc, bản tọa còn có chuyện quan trọng, các ngươi tự tiện..."

Nói xong, nàng vung ống tay áo một cái, thu hồi bạch cốt hành cung, phiêu nhiên bay đi.

Thấy Tư Hồng Khuynh Yến cứ vậy rời đi, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Băng Thanh còn ở trong hành cung bạch cốt của Tư Hồng Khuynh Yến!

Chỉ có điều, lúc này tộc nhân Cửu A Lệ thị còn có Lệ sư tỷ đều đang nhìn mình...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không dám lên tiếng, mà nhanh chóng bay về phía Lệ thị.

"Phụ thân!" Đến gần, Bùi Lăng lập tức khom mình hành lễ.

Lệ Vô Cữu khẽ gật đầu, nói: "Nơi đây hoang vắng, không tiện ở lâu, nhanh chóng về tông!"

Tộc lão Lệ thị khác nhao nhao phụ họa nói: "Không sai không sai, Thánh Tử đi ra ngoài vài ngày rồi, bây giờ cuối cùng đã trở về, về tông môn trước lại nói."

Chương 1928: Nhượng bộ

Vẻ mặt mọi người hoà nhã, giọng điệu thân mật, đều tỏ ra rất thân thiện cứ như vừa rồi cũng không xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh lẽo, lại không nói lời nào.

Bùi Lăng cung kính nói: "Vâng!"

Thế là, Lệ Vô Cữu bấm niệm pháp quyết một chút, ban chỉ trong tay hiện lên một vệt hào quang, trong hư không lập tức lại nhô ra quỷ trảo to lớn, xé rách không gian, mở ra một khe hở nối thẳng đến tổ địa Lệ thị.

Tất cả mọi người đi vào, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa.

Sông núi thay đổi mạnh, phi cầm tẩu thú vắng lặng im ắng, hồi lâu sau trong vùng bỏ hoang mới có từng tiếng gào thét, buồn bã vang lên.

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng lơ lửng như biển, trôi nổi giữa không trung như những đốm sao trong bóng, hội tụ thành trùng điệp.

Một bức tranh ở gần phía trước, thân ảnh "Phục Cùng" tổ sư vẫn rất rõ ràng, hắn ta yên tĩnh nhìn về một phương hướng ở bên ngoài tông môn.

Phương thế giới này, phàm nhân như sâu kiến, nhiều vô số kể, người có được tư chất tu luyện, bước vào Luyện Khí kỳ, cũng coi như nhiều vô số kể.

Sau đó Trúc Cơ, Kết Đan, Ngưng Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, độ kiếp, Đại Thừa... Mỗi một lần tu vi tấn cấp đều có vô số tu sĩ hoặc là ngộ tính không đủ, hoặc là tư chất không được tốt, hoặc là thời vận không đủ dừng bước, lại khó tiến lên một bước.

Nhưng chân chính đến Đại Thừa, mới có thể hiểu rõ trưởng sinh cửu thị khó khăn cỡ nào!

Nhập đạo chỉ là bắt đầu tu hành.

Dù là Luyện Khí hay Đại Thừa, đều chỉ là bắt đầu!

Không thể phi thăng, cho dù uy áp thiên hạ, hưởng vạn năm tiêu dao, khó thoát ngày đại nạn, thân tử đạo tiêu, hóa thành một nắm cát vàng.

Đạo cốt pháp thể, chư bảo bản mệnh đều là mục nát.

Từ xưa đến nay, phương pháp tu hành nhiều vô số kể, con đường thành tiên lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bất kỳ một đầu tiên lộ gì đều gập ghềnh long đong, lấy thi hài của vô số tiền bối kinh tài tuyệt diễm đắp lên, ngưng tụ vô số gió tanh mưa máu, vết xe đổ của vô số tiền nhân hùng tài đại lược, tài tình tuyệt thế.

Tu vi, tâm tính, thời vận, khí số... Thiếu một thứ cũng không được.

Dù là chín môn phái lớn uy áp giới này, cũng chỉ chấp chưởng hai đầu tiên lộ.

Thánh đạo lấy tu hành từ Luyện Khí nhập đạo đến Đại Thừa chỉ cảnh, chính là quá trình không ngừng quy vĩ lực về bản thân, vì vậy cướp đoạt tạo hóa chúng sinh, khí số thiên địa, sinh cơ vạn tộc... Thu thập vạn vật để cầu bản thân hoàn mỹ vô khuyết, thập toàn thập mỹ, không chút tỳ vết, từ đó siêu thoát phi thăng, rời khỏi phương thế giới này, đi đến thượng giới hoàn mỹ có quy tắc càng cao xa hơn; mà ngụy đạo lại cho rằng, tuy vĩ lực quy về một thân, nhưng bản thân mịt mù, thiên hạ sao mà chỉ lớn! Vì vậy, lực lượng đỉnh phong cũng có hạn chế, lúc này lấy đức tạo lực, theo đuổi cực hạn chân thiện mỹ trong tâm cảnh, bởi vậy thành tựu cảnh giới tiên nhân.

Còn tên hậu bối trước mặt lại nắm giữ tiên lộ không nằm trong hai cái này.

Mà bắt nguồn từ "Chú" lúc trước.

Trước định "Quả", sau giẫm đạp "Nhân"...

Chỉ cần nhìn thấu "Nhân" của đối phương, hắn ta có thể biết được sự huyền bí thật sự của đầu tiên lộ này...

Nhưng hiện tại hắn ta nhìn thoáng qua, lại không thể phân biệt ra rốt cuộc "Nhân" của vị hậu bối này là cái gì...

Là hai vị kia của U Tố mộ che đậy thiên cơ thay hậu bối này!

"Phục Cùng" tổ sư hơi trầm ngâm, lập tức hiểu rõ nguyên nhân vừa rồi hắn ta đòi người từ U Tố mộ: "Vong" lại chủ động nhượng bộ.

Đến mức độ này, mỗi một hành động của bọn họ đều có thâm ý.

Vừa rồi đối phương nhượng bộ, là vì chờ bây giờ hắn ta ra tay!

Nếu hiện tại hắn ta cưỡng ép thăm dò tiên lộ của vị hậu bối này, bên U Tố mộ sẽ lập tức khai chiến!

Vừa rồi "Vong" nhường một bước, có thể đổi một chiêu của hắn ta.

Như thế, đại chiến thật sự bùng ra, hắn ta sẽ trực tiếp tụt lại đối phương một chiêu...

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" tổ sư lắc đầu, nếu tên hậu bối này là người ngoài thì cũng thôi, chứ đứng nói là một chiêu, dù có tụt lại hai chiêu, hắn ta cũng không thể buông tha một đầu tiên lộ đã tới tay.

Nhưng hậu bối này lại là đệ tử Thánh tông, còn là Thánh Tử Thánh tông đương thời!

Thiên kiêu nội môn Thánh tông có pháp bảo trấn tông trấn áp khí vận, phía trên chân truyền đều có khí số tông môn đi theo.

Đứng hàng Thánh Tử càng nối liền với khí vận tông môn, dù là Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lão cũng không thể tùy ý xử trí.

Ngược lại, nếu con đường của thiên kiêu, chân truyền, Thánh Tử, Thánh Nữ tiến nhanh, tông môn có vinh cùng vinh, cũng lấy được chỗ tốt.

Cũng như hậu bối này, nếu hắn thật sự thành tiên, chắc chắn sẽ khiến khí số của Thánh tông tăng vọt, trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo sẽ như lửa mạnh nấu dâu, thiên tài địa bảo, tuyệt thế thiên kiêu, thần binh lợi khí... Chủ động tới cửa.

Ngay cả vị tổ sư bế quan trong Truyền Thừa điện nhiều năm như hắn ta, cũng có được cơ hội phi thăng.

Đã vậy, vậy hắn ta cũng nhường cho một bước...

Trong lúc suy nghĩ, trong ánh mắt "Phục Cùng" tổ sư, tên hậu bối kia vừa vặn đối đầu với Tông Chủ Thánh tông đời này.

Chương 1929: Việc đăng cơ

"Phục Cùng" tổ sư đưa tay, từ xa xa điểm vào Bùi Lăng một cái, trong nháy mắt che giấu dấu vết tiên lộ để lại cho hắn. Tiếp theo, dù là sự tồn tại ngang hàng với hắn ta, lại nhìn Bùi Lăng cũng khó có thể phát hiện bản chất tiên lộ trên người hắn.

Chợt, tổ sư thu lại tầm mắt, bức tranh vốn rõ ràng lại ảm đạm đi trong khoảnh khắc.

Không lâu sau, bức tranh hoàn toàn quy về hỗn độn mơ hồ, ẩn vào hư không.

Ngàn vạn hồn đăng yên tĩnh thiêu đốt, người cường thịnh như mặt trời lăng không, người nhỏ yếu ánh đèn như đậu, đều như vô tận thuyền bè chìm nổi trong hư không bao la.

Trong Truyền Thừa điện hoàn toàn yên tĩnh, biển đèn mênh mông.

Trọng Minh tông.

Biển mây cuồn cuộn muôn hình vạn trạng, chư phong ngoại môn như ẩn như hiện giữa khói lam, trong núi non người ở khắp nơi, thỉnh thoảng có độn quang vạch phá bầu trời, ra vào như điện.

Nhưng càng nhiều vẫn là từng mảnh Âm Thi Vân âm trầm.

Trong mây mù xanh đen hốt hoảng, hỗn tạp rất nhiều chân cụt tay đứt, gánh chịu đám tu sĩ cấp thấp trôi nổi giữa biển mây.

Quan sát từ trên vòm trời, tu sĩ trên Âm Thi Vân như kiến, nhỏ bé lại sinh cơ bừng bừng.

Ngẫu nhiên có tiếng trong trẻo của linh cầm vang vọng khe rãnh.

Nhìn thoáng qua cốt vũ âm lân trong mây mù, sương mù khuấy đảo lan tràn như sôi, chợt biến mất không thấy gì nữa.

Kim quang to lớn trùng điệp quét ngang ra từ chỗ sâu tông môn, nhuộm hầu hết bầu trời. Mười ba mạch nội môn ẩn nấp trong trận pháp, trụ sở thiên hình vạn trạng, mơ hồ lấy Vạn Bảo lâu làm trung tâm, khí tức âm quỷ, chư đệ tử lui tới như kiến, đang bận rộn.

Tiếp tục đi vào chỗ sâu, trên bầu trời có một toà cung điện hùng vĩ, mây che sương quấn, ngạo nghễ đứng vững.

Sau toà cung điện này, lại xuyên qua mấy tầng trận pháp, trước mắt đột nhiên sáng lên, lại là một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ.

Chỉ có điều, bước ra một bước, một đoàn người Lệ thị và Bùi Lăng lại lập tức xuất hiện trong một tòa phủ đệ xa hoa.

Xung quanh rường cột chạm trổ, dao tiêu kỳ cỏ, trên góc đông nam có một cái huyết trì, bên trong là suối máu dâng trào, khô lâu nhảy vọt trong đó như tôm cá, dây leo tinh tế như tơ trong bồn hoa leo lên lương trụ, tản ra ánh sáng oánh nhuận như có mùi hương thoang thoảng, mùi thơm làm người ta mê mẩn, lại là một vị kịch độc.

Dưới mái hiên, từng cái độc lâu hình dạng ky binh nhẹ nhàng lay động theo cơn gió lạnh, phát ra tiếng động giòn vang khiến tâm thần người ta tan rã.

Lệ Vô Cữu dừng bước trong đình, xoay đầu lại, phân phó: "Tất cả lui ra, lão phu nói một số chuyện riêng với Thánh Tử."

Một đám tộc lão nhao nhao hành lễ: "Vâng!"

Lệ Liệp Nguyệt không nói một lời, cũng theo đám người lui ra.

Trong khoảnh khắc, trong đình viện rộng rãi chỉ còn lại hai người Lệ Vô Cữu và Bùi Lăng.

Bùi Lăng hơi do dự giải thích: "Phụ thân, thật ra giữa ta và Tư Hồng Khuynh Yến..."

Lệ Vô Cữu lắc đầu, trực tiếp ngắt lời: "Dù là nam tử nơi thế tục, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường. Ngươi là vạn kiếp Hóa Thần, kỳ tài ngút trời, hành động lần này cũng ổn thỏa."

"Lão phu là gia chủ Lệ thị, không cần lãng phí miệng lưỡi vì việc lông gà vỏ tỏi như thế"

"Hiện tại để ngươi lưu lại, là có chính sự muốn nói."

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, lần trước Lệ Vô Cữu không nói như vậy...

Chỉ có điều, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, Lệ Vô Cữu không so đo, dù sao cũng tốt hơn so đo!

Thế là, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Không biết phụ thân có gì phân phó?"

Lệ Vô Cữu nói: "Lúc trước ngươi và Liệp Nguyệt bị hóa thân Tô Ly Kinh truy sát, tông môn đã điều tra rõ ràng"

"Minh Huyết tổ sư tự mình hạ lệnh, cách vị trí Tông Chủ của Tô Ly Kinh, tịch thu toàn bộ tài nguyên tu luyện của hắn, giao cho ngươi làm bồi thường."

"Hiện tại vị trí Tông Chủ Thánh tông do Tư Hồng Khuynh Yến tạm thay."

"Sau khi tu vi của Thánh Tử Thánh Nữ đời này đạt tới Phản Hư, có thể lập tức tổ chức đại điển đăng cơ, tiếp nhận vị trí Tông Chủ"

"Vừa rồi lão phu xem ngươi ra tay, tu vi đã tới Phản Hư đỉnh phong, hiển nhiên đã có tư cách chính vị Tông Chủ."

"Thế nhưng, vừa nãy Liệp Nguyệt nói với lão phu, ngươi đạt được một tạo hóa, cần lập tức bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn không tiện tiếp nhận vị trí Tông Chủ?"

"Nhưng lại không biết lần bế quan này cần bao lâu?"

"Cụ thể lúc nào mới có thể tiếp nhận vị trí Tông Chủ?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức biết, đây cũng là lý do mà Lệ sư tỷ tìm giúp hắn...

Suy nghĩ xoay chuyển, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lượt, nhanh chóng nói: "Sư tỷ nói cực phải! Lần này ta thật sự đạt được một cơ duyên lớn, cần một đoạn thời gian khá dài để luyện hóa"

"Chỉ có điều, bây giờ vẫn không thể xác định cụ thể cần bao lâu."

"Về phần tiếp nhận vị trí Tông Chủ...

"Ta xuất thân hàn vi, có thể có hôm nay đều do Lệ thị bồi dưỡng đìu dắt"

"Nhất là sư tỷ có ân nặng như núi với ta"

"Hiện tại sư tỷ là Thánh Nữ Thánh tông, cũng có tư cách đăng cơ làm Tông Chủ."

"Vì vậy, ta muốn để sư tỷ tiếp nhận vị trí Tông Chủ."

"Ta là đạo lữ của Tông Chủ là được."

Lệ Vô Cữu nhíu mày.

Bình tĩnh mà xem xét, là phụ thân của Lệ Liệp Nguyệt, hắn ta càng hy vọng nữ nhi của mình có thể tiếp nhận vị trí Tông Chủ.

Chương 1930: Lại gặp sư tôn

Nhưng tình huống hiện tại, Bùi Lăng sớm ngày trở thành Tông Chủ, Lệ thị có thể sớm ngày nắm giữ đại quyền Thánh tông, kéo dài thời gian càng lâu, Lệ thị tổn thất càng lớn...

Nghĩ tới đây, Lệ Vô Cữu nói: "Một tháng"

Một tháng?

Bùi Lăng ngần ngơ, còn đang nghi ngờ lại nghe Lệ Vô Cữu nói tiếp: "Lão phu cho ngươi thời gian một tháng để luyện hóa xong tạo hóa lần này."

"Sau một tháng, tổ chức đại điển đăng cơ, ngươi lấy thân phận Thánh Tử tiếp nhận vị trí Tông Chủ!"

"Lão phu là gia chủ Lệ thị đương thời, bất kỳ việc gì đều phải cân nhắc cho Lệ thị!"

"Lúc trước ngươi có tiềm lực trở thành Thánh Tử, vì vậy lão phu đã nâng đỡ ngươi."

"Mặc dù Liệp Nguyệt là nữ nhi thân sinh của lão phu, nhưng hiện tại nàng vẫn là Hóa Thần, trong thời gian ngắn cũng không thể Phản Hư."

"Đợi nàng nhận vị, thời gian quá lâu!"

"Đệ tử thế gia chúng ta cần lấy gia tộc làm trọng"

"Nếu ngươi thật sự nhớ tình cảm Lệ thị ta, vậy một tháng sau lập tức tiếp nhận vị trí Tông Chủ!"

Nói đến chỗ này, hắn ta dịu giọng an ủi: "Nếu ngươi say mê tu luyện, không thích tục vụ, vậy cũng không sao."

"Dòng dõi Lệ thị ta có rất nhiều nhân tài."

"Tất cả có thể sắp xếp làm thay mọi tạp vụ."

"Đến lúc đó ngươi chỉ cần treo danh Tông Chủ, đã có Lệ thị ta quản lý những chuyện khác, tuyệt đối không làm trễ nải đạo đồ của ngươi."

"Càng không ảnh hưởng ngươi tiếp tục luyện hóa tạo hóa."

Nghe đến đó, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, tất nhiên hắn hiểu rõ nguyên nhân Lệ thị nâng đỡ hắn, chỉ có điều hiện tại hắn đã có tiên lộ, không thể trở thành Tông Chủ!

Trầm mặc một lát, hắn nói: "Một năm."

"Tạo hóa mà ta đạt được có liên quan đến Hợp Đạo."

"Một tháng quá ngắn, không đủ để ta Hợp Đạo!"

Lệ Vô Cữu càng nhíu chặt chân mày, một năm quá dài!

Chỉ có điều, thời gian cần thiết để Hợp Đạo thật sự không ngắn.

Một năm đã là tuyệt thế thiên kiêu.

Hơn nữa, đối với loại tu sĩ kỳ tài ngút trời như Bùi Lăng, việc Hợp Đạo cực kỳ quan trọng, vô cùng mấu chốt, đúng là không thể sơ suất...

Cân nhắc một lát, cuối cùng Lệ Vô Cữu vẫn gật đầu, nói: "Vậy thì một năm."

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một cái túi trữ vật nạm vàng khảm bảo, đưa cho Bùi Lăng nói: "Đây là tài nguyên thu lấy từ chỗ Tô Ly Kinh, dựa theo tổ sư phân phó, đều là của ngươi."

"Vốn dĩ, nếu ngươi lập tức tiếp nhận vị trí Tông Chủ, lão phu sẽ giao nó cho ngươi ở trước mặt mọi người trong đại điển Tông Chủ đăng cơ, coi đây là việc để nêu cao tên tuổi cho ngươi."

"Nhưng bây giờ ngươi cần một năm nữa mới có thể đăng cơ, vậy sớm giao cho ngươi."

"Trong này có rất nhiều tài nguyên, có lẽ ngươi có thể dùng tới trong lúc Hợp Đạo."

Bùi Lăng cung kính nói: "Đa tạ phụ thân!"

Hắn dùng hai tay tiếp nhận túi trữ vật, lại không mở ra xem xét mà trực tiếp thu hồi nó.

Lệ Vô Cữu thản nhiên gật đầu, nói: "Ngươi ở bên ngoài đã lâu, hôm nay mới về tông, sớm đi về nghỉ ngơi đi"

"Còn có, Lệ thị chuẩn bị riêng một chút lễ vật cho ngươi, đợi chút nữa sẽ đưa đến động phủ của ngươi."

Bùi Lăng hành lễ nói: "Làm phiền phụ thân"

Chợt cáo lui rời đi.

Trong đình viện rộng rãi xa xỉ chỉ còn lại một mình Lệ Vô Cữu.

Lúc này, gian ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lệ Liệp Nguyệt áo đen như đêm nhẹ nhàng đi tới.

Nàng đi đến trên hành lang, nhìn Lệ Vô Cữu, hỏi: "Phụ thân, vừa rồi ngươi nói gì với Bùi sư đệ, là việc tiếp nhận Tông Chủ sao?"

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Cấm chế đột nhiên mở ra, một bóng người đi vào trong đó...

Huyền bào giày đen, trường đao hung lệ, chính là Bùi Lăng.

Một bóng đen như phát hiện động tĩnh, chảy ra từ chỗ sâu trong động phủ, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng hóa thành một thị nữ áo xanh, uốn gối nói: "Chủ nhân!"

Bùi Lăng nhìn Tiểu Từ khẽ gật đầu, lập tức nâng bước đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi: "Những ngày qua tông môn có xảy ra việc lớn nào không?"

Tiểu Từ theo sát phía sau, cung kính bẩm báo: "Chủ nhân, Tông Chủ Thánh tông tiền nhiệm Tô Ly Kinh đã thoái vị, Tông Chủ đương nhiệm là Tông Chủ phu nhân trước, Tư Hồng Khuynh Yến"

"Ngoài ra, một mạch Kiêm Tang có đệ tử tu vi tinh tiến, đã đi vào Trúc Cơ hậu kỳ, danh sách là... Bọn họ muốn thỉnh an chủ nhân..."

"Trước đây không lâu, Trịnh Kinh Sơn phái người đưa tới một nhóm túi trữ vật, nói là vô tình phát hiện quặng tinh trong quặng mỏ dưới danh nghĩa chủ nhân...

"Có đệ tử tự mình mật báo, Tông Chủ Tô Ly Kinh trước nhận mấy con cháu Tô thị làm đồ đệ, một người trong đó là bào muội của Tô Chấn Hòa, hình như muốn gây bất lợi cho chủ nhân..."

"Sau khi đại chiến thảo ngụy kết thúc, dựa theo pháp lệnh tông môn, hiện tại một phần phân cho chủ nhân đã đặt ở phòng tu luyện..."

"Còn có một số gia tộc đang hỏi thăm có phải chủ nhân cố ý thu đồ, nói là trong số tử đệ của bọn họ xuất hiện hậu bối thiên tư trác tuyệt...

Một lát sau, Bùi Lăng đi tới phòng tu luyện, Tiểu Từ cũng kết thúc bẩm báo.

Hắn khẽ gật đầu, ngoại trừ Tông Chủ thay đổi, cái khác đều là việc nhỏ, chỉ là râu ria với hắn.

Thế nhưng, Tiểu Từ này theo hắn lâu như vậy, tu vi hiện tại cũng quá thấp...

Chương 1931: Lại gặp sư tôn (2)

Bùi Lăng chưa từng tu luyện hồn đạo, biết không nhiều thủ đoạn tăng tu vi cho quỷ vật. Lần sau đi U Tố mộ, dứt khoát dẫn theo Tiểu Từ, âm khí nơi này dày đặc, càng thích hợp cho quỷ vật tu luyện.

Hơn nữa, cũng có thể để "Tất" và "Đề" tăng thêm một ít thực lực cho nàng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói: "Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi."

"Ta muốn tu luyện."

Tiểu Từ khom mình hành lễ: "Vâng!"

Thế là, Bùi Lăng đưa tay đẩy cửa lớn phòng tu luyện ra, đi vào.

Vừa vào cửa đã thấy trong hộc tủ cách đó không xa trưng bày một túi trữ vật.

Hắn vẫy tay hút nó vào trong tay, thần niệm tiến vào tùy ý nhìn xuống, phát hiện đều là một ít tài nguyên tu hành cho tu sĩ cấp cao sử dụng.

Lúc này lại không rảnh suy nghĩ nhiều, sau khi cất kỹ lại bấm niệm pháp quyết thôi động trận pháp, bắt đầu che giấu toàn bộ phòng tu luyện từng tầng, tâm niệm vừa động lấy ra phù lục đặc chế.

Tờ phù lục này tản ra luồng khí trong trẻo không hợp với Thánh đạo, lại là Truyền Tống Phù thông hướng đến "Tiểu Tự Tại Thiên".

Bùi Lăng thôi động phù lục, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Bầu trời như ngọc, cỏ cây hương thơm.

Bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện ở trong một mảnh dược điền.

Trong dược điền mọc đầy hoa cỏ màu sắc tươi đẹp, tản ra mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn vô số ong bướm bay lên, quanh quẩn không đi.

Núi xanh nơi xa như hàng mi, một suối nước như thuỷ tinh uốn lượn chảy xuôi mà qua.

Hơi nước ẩn chứa linh khí dồi dào đập vào mặt.

Vừa mới đứng vững, Bùi Lăng lập tức thở ra một hơi.

Hiện tại, hắn muốn xác định con đường thành tiên do U Tố mộ cung cấp có vấn đề hay không với hai vị tồn tại.

Một là ý chí Chân Tiên; thứ hai là sư tôn Dược Dạ Thư.

Vốn ý chí Chân Tiên là tiên nhân, con đường thành tiên này chắc chắn không giấu giếm được ánh mắt của đối phương.

Mà sư tôn Dược Dạ Thư...

Nếu đầu tiên lộ này không có bất cứ vấn đề gì, Lệ thị lại chỉ cho hắn thời gian một năm, vậy hắn nhất định phải nhanh chóng đi đến đầu tiên lộ này! Mau chóng Hợp Đạo! Mau chóng độ kiếp!

Trong chín môn phái lớn, hắn đã khiêu chiến Tông Chủ Trọng Minh tông.

Còn lại tám môn phái lớn, hắn dự định chọn khiêu chiến Lưu Lam hoàng triều trước!

Bởi vì sư tôn Dược Dạ Thư là tiền bối được đương kim Đế hậu Lưu Lam hoàng triều rất kính trọng.

Dù khiêu chiến thành hay bại, có vị sư tôn này ở đây, hắn có thể ung dung rời đi...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cảm giác một chút, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chạy tới vị trí sư tôn Dược Dạ Thư.

Trung tâm thung lũng "Tiểu Tự Tại Thiên".

Cự mộc che trời, dây leo như thác nước.

Bên ngoài sơn cốc có từng Mộc Tinh thủ vệ cầm trường mâu trong tay, cảnh giác đứng đó.

Khoảnh khắc cơn gió lạnh đảo qua, một bóng đen lặng yên không một tiếng dựa vào bóng tối dưới cành lá cực kỳ ẩn nấp, nhanh chóng xuất hiện bên trong thung lũng.

Vô số cự mãng như dây leo nhô ra từ phía trên cây cao, quấn giao vào nhau, tụ kết như cầu, quấn lấy một bóng dáng yểu điệu linh lung.

Dược Dạ Thư nhắm chặt hai mắt, lông mi dài buông xuống, da tuyết óng ánh như ẩn như hiện trong màu xanh biếc đậm nhạt không đồng nhất.

Mái tóc bạc của nàng rối tung, trút xuống từ giữa cành lá như là ánh trăng tản mát giữa khu rừng, nhẹ nhàng lay động theo hô hấp.

Mũi ngọc môi hồng, kỳ hoa dật lệ, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ như mộng ảo.

Bùi Lăng dựa theo phân phó của sư tôn trước đó, đi đến trước người đối phương không xa, lập tức vận chuyển [Hằng Hỏa Chân Quyết].

Trước đó sư tôn Dược Dạ Thư từng nói, nếu đến đây lần nữa, chỉ cần tới chỗ này thi triển môn công pháp này, có thể đánh thức nàng...

Quả nhiên!

Bùi Lăng vừa vận chuyển công pháp mười tức, hàng lông mi dài như cánh bướm của Dược Dạ Thư khẽ run lên, đầu ngón tay bị đây leo quấn quanh từng vòng cũng giật giật.

Chẳng mấy chốc, tầng mây bao phủ trên sơn cốc bắt đầu nhanh chóng tán đi.

Ánh sáng vàng trên đỉnh đầu không trở ngại chút nào rải xuống, bắt đầu chiếu sáng bốn phương tám hướng của thung lũng từng chút một, đủ loại linh tài được tắm rửa, rực rỡ yên tĩnh, phi cầm tẩu thú dần xuất hiện, từng tiếng hót vang như toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" bắt đầu thức tỉnh...

Không lâu sau, Dược Dạ Thư mở mắt, nàng liếc nhìn Bùi Lăng cách đó không xa, trong con ngươi tuyệt mỹ lập tức toát ra về khác lạ.

Đại đạo Phản Hư!

Đệ tử này của mình lại thành công thật!

Ngay lúc này, Bùi Lăng dừng vận chuyển [Hằng Hỏa Chân Quyết], cung kính tiến lên hành lễ: "Đệ tử Bùi Lăng, bái kiến sư tôn!"

Dược Thanh Anh khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, từng cây dây leo cuốn lấy nàng buông ra, vai và cánh tay mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo như cành liễu ngày xuân, mắt cá chân như băng tuyết đắp lên... Hiện ra từng chút một, đột nhiên ánh sáng màu bích lục lóe lên, chỉ một thoáng một chiếc váy màu xanh biếc như xuân thủy ngưng tụ thành xuất hiện ở trên người nàng, tay áo hẹp vạt áo rộng, nhẹ buộc eo nhỏ nhắn, càng lộ rõ quỳnh tư tiêu mạo, khí phách thanh khiết.

Nàng bước ra một bước, đã rơi xuống từ giữa không trung, xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Chương 1932: Tiên lộ khó đi

Dược Dạ Thư đánh giá đệ tử trước mặt, chậm rãi hỏi: "Trong hành trình U Tố mộ lần này có gặp nguy hiểm gì không?"

Bùi Lăng cung kính nói: "Bẩm sư tôn, đúng là đệ tử có gặp nạn ở U Tố mộ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng là tình cảnh cửu tử nhất sinh"

"Nhờ có sư tôn ban thưởng Thiên Thương Lệ, đệ tử mới tìm được đường sống từ chỗ chết, còn sống trở về gặp ngài."

Sau khi nói xong, hắn lại nói tiếp: "Sau khi đệ tử thông qua tạo hóa của Chú, đạt được một viên hạt giống Quỷ Tang, có khả năng định một lần đại nhân quả:

"Về sau, đệ tử lần lượt gặp mặt hai vị cấm kỵ U Tố mộ, còn có Quỷ Tang."

"Ba vị kia lấy viên hạt giống định ra Quả thành tiên cho đệ tử."

"Sau đó muốn đệ tử đi khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, hoàn thành Nhân thành tiên"

"Chỉ là trong lòng đệ tử lo lắng, không biết con đường thành tiên này có vấn đề gì không?"

Nói xong, Bùi Lăng nhìn về phía Dược Dạ Thư.

Trước đây sư tôn đã biết việc hắn đi U Tố mộ...

Hiện tại, mặc dù Lệ sư tỷ dặn hắn đừng nói đầu tiên lộ này cho bất kỳ kẻ nào biết, nhưng đầu tiên hắn phải xác nhận đầu tiên lộ này có vấn đề hay không!

Hai vị cấm kỵ U Tố mộ, Quỷ Tang, còn có Long Bá Chiến Vương, hắn không tin tưởng ai trong bốn người này!

huống chi, nếu thật sự đầu tiên lộ này không có vấn đề, chia một chỗ trong tám danh ngạch cho sư tôn Dược Dạ Thư cũng là việc nên làm...

Dược Dạ Thư nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, chợt ngước mắt nhìn đỉnh đầu Bùi Lăng.

Nàng tóc bạc như sương, da sáng trắng hơn tuyết, càng làm nổi mắt xanh ngưng xuân, ánh mắt như thúy, lúc này trong đôi mắt như phỉ thúy hiện ra một vòng màu xanh biếc đậm đặc, trong nháy mắt tản thành hào quang đầy trời.

Nhìn lại tỏa ra ánh sáng lung linh, cảnh tượng như vô cùng vô tận xoay tròn trong đó, sau giây lát đột nhiên nói: "Ngươi được tiền bối Trọng Minh tông che giấu đầu tiên lộ này thay ngươi"

"Thế nhưng, ta từng nghe nói về đầu tiên lộ này..."

"Tiếp theo, ngươi tu luyện tất cả công pháp một lần, nếu tu vi không thể tăng trưởng, vậy là thật."

"Nếu không rất có vấn đề."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Sư tôn, đệ tử đã tu luyện qua mấy môn công pháp, tu vi không tiến thêm chút nào."

Dược Dạ Thư nhẹ gật đầu, chợt nói: "Như vậy, bản thân đầu tiên lộ này không có vấn đề."

"Nhưng khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn là việc cực kỳ nguy hiểm!"

"Tranh đấu khí số là việc cực kỳ quan trọng với chín môn phái lớn.

"Có thể nói, đây là việc liên quan đến cơ nghiệp vạn năm của bọn họ.

"Hơn nữa mỗi một vị Tông Chủ đều có khí số tông môn trên người, pháp bảo trấn tông bảo vệ, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh"

"Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, thất bại chính là bỏ mình!"

"Cho dù thắng, đã vào lãnh địa những tông môn khác cũng rất khó toàn thân trở ra."

"Quan trọng nhất là, không ai có thể giúp ngươi chuyện này."

"Bởi vì dù là ai giúp ngươi, đều sẽ phân chia khí số mà ngươi đạt được."

"Chỉ một mình ngươi được đi con đường này!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng nhướn mày suy nghĩ, hỏi tiếp: "Xin hỏi sư tôn, tiếp theo đệ tử nên làm như thế nào?"

Dược Dạ Thư nghiêm túc suy tư một lúc, sau một lát mới nói:

"Hiện tại tu vi của ngươi chỉ Phản Hư hậu kỳ, trước mắt đi khiêu chiến bất kỳ một vị Tông Chủ nào đều vô cùng nguy hiểm"

"Nếu có thể, ngươi nên chọn chiến đấu với Tông Chủ của mình tông môn trước."

"Ít nhất sau khi thắng sẽ không bị tông môn truy sát."

"Chỉ cần có thể thắng một trận, tu vi của ngươi có thể đột phá đến Hợp Đạo."

"Tiếp theo lại khiêu chiến..."

Không đợi Dược Dạ Thư nói tiếp, Bùi Lăng lập tức lắc đầu nói:

"Đệ tử đã khiêu chiến Tông Chủ Trọng Minh tông"

"Hiện tại còn lại tám tông môn."

Dược Dạ Thư cau hàng lông mày kẻ đen, sau khi im lặng một lát mới nói: "Như vậy, chính đạo trước, Ma môn sau."

"Người chọn khiêu chiến Lưu Lam hoàng triều đầu tiên, thắng thì có thể Hợp Đạo, nhưng không thể giết người."

"Bại, vi sư sẽ đích thân ra mặt để Chung Quy thị thả ngươi rời đi...

"Thế nhưng, tiên lộ chỉ có tiến không có lùi, chỉ cần bại một lần, tiên lộ đứt đoạn, dù có vi sư ra mặt, ngươi... Cũng rất khó giữ được tính mạng...

"Nếu trận chiến đầu tiên thành công, trận chiến thứ hai có thể lựa chọn Yến Tê thành..."

"Tiếp theo, trận chiến thứ ba Tố Chân Thiên, trận chiến thứ tư Hàn Ẩm Kiếm tông, trận chiến thứ năm lại đi Cửu Nghi sơn..."

"Chỉ cần kết thúc khiêu chiến năm tông chính đạo, tu vi thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh."

"Đến lúc đó, trong số Tông Chủ chín môn phái lớn không còn ai là đối thủ của ngươi!"

"Sau đó, có thể đi khiêu chiến Ma môn"

"Ma môn khác với chính đạo, sẽ không tuân thủ quy củ như vậy."

"Vô Thủy sơn trang đứng đầu Ma môn sẽ khiêu chiến cuối cùng"

"Luân Hồi tháp tự xưng là giúp đỡ thiên địa... Khiêu chiến thứ hai từ dưới lên"

"Ngược lại là Thiên Sinh giáo, có thể khiêu chiến trước tiên...

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, trong tính toán của hắn cũng là khiêu chiến Lưu Lam hoàng triều trước tiên, hiện tại được sư tôn xác định, lập tức yên tâm hơn nhiều.

Về phần trình tự sau đó... Sự hiểu biết của hắn với chín môn phái lớn còn kém sư tôn rất rất xa, dưới loại tình huống này, chắc chắn là nghe theo đề nghị của sư tôn sẽ ổn thỏa nhất.

Chương 1933: Khí thế là vua

Lúc này, Dược Dạ Thư lại nói tiếp: "Trong tình huống có thể thắng, có thể ít dùng thì có thể ít dùng át chủ bài trong tay ngươi."

"Chín môn phái lớn uy áp thiên hạ năm tháng lâu dài, nội tình vô cùng thâm hậu."

"Ngươi sử dụng bất kỳ một môn thủ đoạn gì, chỉ cần bại lộ trước mặt người khác cũng có thể bị bọn họ phá giải:

"Đến lúc đó, đòn sát thủ của ngươi, ngược lại sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của ngươi:

Bùi Lăng lập tức gật đầu nói: "Đa tạ sư tôn chỉ điểm."

Hiện tại tu vi của hắn không thể tiến thêm nhưng tu luyện thêm mấy môn thuật pháp cũng không thành vấn đề...

Lúc hắn ở trong U Tố mộ vẫn không có thời gian tu luyện thuật pháp Phản Hư kỳ trong truyền thừa Thánh Tử Trọng Minh tông.

Nguyền rủa Phản Hư kỳ trong truyền thừa của "Chú" cũng giống vậy.

Bây giờ trở lại tông môn, tạm thời yên ổn, có thể chậm rãi tu luyện những thuật pháp, nguyền rủa kia, cùng một chút thần thông, thủ đoạn của Thánh tông...

Dược Dạ Thư trầm ngâm, giọng điệu chậm lại, tiếp tục nói:

"Tiên lộ hiểm trở gian nan, tu vi Phản Hư kỳ đã có mấy ngàn thọ nguyên, đủ để hưởng thụ tuỳ tiện tiêu dao ở phương thế giới này:

"Nhân sinh tại thế, có thể thái bình tự tại vượt qua năm tháng này cũng là việc mà bao nhiêu sinh linh tha thiết ước mơ."

"Nếu tiếp tục đi đầu tiên lộ này, thành, tuy sẽ phi thăng thành tiên nhưng chỉ cần bại một lần, cũng có nghĩa thân tử đạo tiêu."

"Đã từng hăng hái, đã từng kinh tài tuyệt diễm, đã từng thực lực tu vi... Tất cả mọi thứ đều hóa thành hư ảo."

Nói đến chỗ này, Dược Dạ Thư dừng một chút, sau đó nâng đôi mắt xanh biếc như nước hồ lên, ánh mắt dưới lông mi dài như quạt lông sáng rực nhìn qua Bùi Lăng, nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi không muốn đi đường này, không cần lo lắng hai vị kia của U Tố mộ."

"Chỉ cần ở trong Tiểu Tự Tại Thiên này, U Tố mộ không duỗi tay đến được."

Nghe vậy, Bùi Lăng lại lắc đầu, không chút do dự nói: "Đa tạ sư tôn hậu ái."

"Nhưng đệ tử nhất định phải đi đầu tiên lộ này!"

Sư tôn có ý tốt nhưng sư tôn cũng không hiểu rõ rất nhiều chuyên.

Hiện tại người để mắt tới hắn, cũng không chỉ một cái U Tố một!

Phù Sinh cảnh, Phù Sinh kỳ cục... Lúc tu vi của hắn còn rất thấp đã nhiều lần để mắt đến hắn.

Vị tiên nhân Vĩnh Dạ hoang mạc kia vẫn đang chờ hắn.

Tô Ly Kinh đã có thù sâu như biển với hắn, nếu hắn tu vi đình trệ, đối phương vẫn tiến bộ, sớm muộn cũng sẽ đến tìm hắn nhất quyết sinh tử...

Không đi tiên lộ, trừ khi tiếp theo hắn ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên" cả một đời không khác gì nhà tù!

Thậm chí, dù ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên" cả một đời, hắn cũng chưa chắc an toàn.

Lúc trước đại điển luận đan, Tư Hồng thị điều động Tư Hồng Diệu Ly chỉ có tu vi Kết Đan, sau khi lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ cũng có thể thành công trà trộn vào, huống chi những người mà hắn đắc tội?

Hơn nữa, lúc hắn ở trong tạo hóa U Tố mộ đã từng lĩnh giáo tu sĩ Hợp Đạo của chín môn phái lớn, một đối một, hắn vốn có phần thắng không thấp.

huống chi hiện tại, hắn đã thu hồi [Tru Ác Kỳ] từ chỗ Yến Minh Họa, lại nắm giữ một môn tiên thuật do ý chí Chân Tiên truyền thụ cho.

Thực lực hôm nay càng mạnh hơn lúc vừa đến U Tố mộ!

Thấy Bùi Lăng tâm ý đã quyết, Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, chợt nói: "Đạo đồ đều có duyên phận, vi sư tôn trọng lựa chọn của ngươi...

"Thế nhưng..."

Nàng rất nghiêm túc nói: "Vi sư không muốn ngươi bị giết, cũng không muốn ngươi giết người."

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức trả lời: "Sư tôn yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, đệ tử tuyệt đối không giết người lung tung"

Dược Dạ Thư nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Ngươi dự định khi nào bắt đầu?"

Bùi Lăng nói: "Đệ tử còn muốn đi gặp một vị tiền bối, sau đó mới có thể xác định thời gian cụ thể."

Dược Dạ Thư gật đầu nói: "Đã vậy, vậy vi sư sẽ ngủ tiếp, sau khi ngươi chuẩn bị xong lại đến đánh thức vi sư:

Bùi Lăng cung kính nói: "Vâng!"

Thấy Dược Dạ Thư không có phân phó gì khác, hắn hành lễ cáo lui.

Sau một lát, trong thung lũng chỉ còn lại một mình Dược Dạ Thư.

Nàng nhìn theo bóng dáng Bùi Lăng rời đi, yếu ớt thở dài.

Đệ tử này hoàn toàn xứng đáng là kỳ tài ngút trời, không những thiên phú luyện đan làm người ta kinh diễm, tốc độ tu luyện cũng chưa từng nghe thấy.

Là sư tôn của hắn, thật ra nàng cũng chưa chân chính truyền thụ cho đệ tử này cái gì.

Bây giờ Bùi Lăng dựa vào bản thân đi đến một bước này, một sư tôn như nàng thật sự không xứng chức...

Chỉ có điều, chưa tìm được truyền nhân chân chính cho truyền thừa của chủ nhân, nàng cũng có lòng mà không có sức.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, dây leo như cự mãng nhao nhao rủ xuống, quấn quanh người Dược Dạ Thư. Chẳng mấy chốc, áo xanh lục lặng yên biến mất, vô số dây leo kéo nàng lên giữa không trung, màu xanh biếc đậm nhạt che lấp ánh trăng trong sáng.

Mây trắng tụ đến từ bốn phương tám hướng trên đỉnh đầu, ngăn cản ánh sáng vàng óng ánh.

Cỏ cây điềm tĩnh, cầm thú nghi lại.

"Tiểu Tự Tại Thiên" lại rơi vào trạng thái ngủ say.

Trọng Minh tông.

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Phòng tu luyện.

Không gian dao động một trận, bóng dáng Bùi Lăng lặng yên xuất hiện.

Chương 1934: Khí thế là vua (2)

Hắn nhanh chóng kiểm tra xung quanh, phát hiện trận pháp trong phòng tu luyện chưa từng bị chạm đến, lúc này mới ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

Sư tôn Dược Dạ Thư sẽ không lừa hắn, hiện tại tiên lộ là thật, cũng đã không có vấn đề gì.

Chỉ là vì để phòng chuyện chẳng may, vẫn nên đi thỉnh giáo ý chí Chân Tiên một chút càng tốt hơn.

Dù sao, rất có thể một vị tiên nhân chân chính sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ mà hắn không thấy được.

Nhưng khác việc có thể nói thoải mái trước mặt sư tôn, hắn không thể công khai hỏi ý chí Chân Tiên rất nhiều vấn đề.

Nếu không đối phương càng ngày càng nghi ngờ thân phận của hắn...

Nghĩ tới đây, pháp lực trong cơ thể Bùi Lăng chấn động, quanh người hắn lập tức hiện lên vô số đường vân màu đỏ sậm.

Những đường vân này như nước chảy hội tụ ra sau lưng hắn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện một đoàn bóng tối đậm đặc.

Bóng tối dần mở rộng, một khuôn mặt trắng thuần mềm mại chậm rãi hiện ra trong đó.

Không lâu sau, bóng dáng Mạc Lễ Lan hoàn toàn lộ ra, một điểm bóng tối sau cùng hóa thành áo bào màu đen, phủ thêm vào đầu vai nàng.

Hai mắt Mạc Lễ Lan nhắm nghiền vẫn đang ngủ say, hiển nhiên ý chí Chân Tiên không ở trong đó, mà đắm chìm trong Vĩnh Dạ mộng cảnh.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muối tu luyện, một khóa uỷ thác [Khô Tâm Thuật] " "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Hiện tại, chỉ cần hắn tùy tiện uỷ thác một môn thuật pháp là có thể kéo ý chí Chân Tiên trong từ tiên mộng về trong cơ thể hóa thân của hắn, như thế có thể nói chuyện với nó bình thường.

[Khô Tâm Thuật] là thuật giả chết, lúc tu luyện chỉ cần thu liễm toàn bộ sinh cơ, không cần bất kỳ tài nguyên tu luyện gì.

Trong tình huống này không cần lo lắng vấn đề hệ thống đưa tặng lung tung.

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, khí tức, sinh cơ đều thu liễm gần như không còn.

Mạc Lễ Lan ở bên cạnh hắn cũng giống như thế.

Hai bóng người trong phòng tu luyện không có bất cứ tiếng động gì, cô quạnh như đá, như hai bộ tử thi.

Sau một lúc lâu, bên tai Bùi Lăng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, vừa ngồi dậy đã thấy Mạc Lễ Lan bên cạnh khẽ nhúc nhích ngón tay, cũng khôi phục quyền khống chế thân thể, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn sang hắn.

Bùi Lăng lập tức nói: "Mạc tiên hữu, việc U Tố mộ đã kết thúc."

"Trong vòng một năm, ta có thể khôi phục lực lượng, đánh thức bản tôn cho ngươi."

Mạc Lễ Lan đứng lên, rất bất mãn nói: "Nếu sau này ngươi muốn tìm ta, trực tiếp đến mộng cảnh của ta!"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Được"

Chợt nhanh chóng hỏi: "Nếu có người lấy thành tiên là Quả, khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn là Nhân, tiên hữu thấy loại tiên lộ này như thế nào?"

Mạc Lễ Lan hỏi: "Con đường vô địch vạn tộc?"

Không đợi Bùi Lăng trả lời, nàng lại tùy ý nói: "Đường vô địch thì không thể bại"

"Một khi định Quả, cứ liên tục thắng là được"

"Coi trọng khí thế là vua, đánh đâu thắng đó"

"Tiên lộ trung quy trung củ."

"Không có gì đáng nói."

Khí thế là vua?

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, đang muốn tiếp tục vặn hỏi, lại nghe Mạc Lễ Lan tiếp tục nói: "Sau khi bắt đầu tiên lộ này, có thể dẫn theo một ít thủ hạ râu ria, tăng thêm thanh thế cho mình"

"Hành động này có thể gia tăng phần thắng"

"Thế nhưng, những thủ hạ này chỉ có thể trợ uy, không thể ra tay.

"Chỉ có thể đi đầu tiên lộ này một mình."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức ghi nhớ điểm ấy, vừa rồi sư tôn Dược Dạ Thư cẩn thận miêu tả đầu tiên lộ này cho hắn biết, cũng không nói tới việc này... Đối với sự hiểu biết về tiên lộ, ý chí Chân Tiên biết càng nhiều hơn!

Thấy Bùi Lăng trầm ngâm không nói, Mạc Lễ Lan hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì không?"

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi suy nghĩ lại trả lời: "Ba tên nữ tu Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến còn có Hoàn Uẩn Chân này là người của ta."

"Kính xin tiên hữu đưa các nàng ra khỏi tiên mộng."

Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Bản tôn của ta chưa thức tỉnh, hiện tại để ba người kia rời khỏi mộng cảnh, cũng không thể trực tiếp trở lại bên cạnh ngươi."

"Chỉ có thể bỏ vào Vĩnh Dạ hoang mạc"

"Về phần sau khi ba người kia tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc đi chỗ nào thì ta lại không để ý tới."

Vĩnh Dạ hoang mạc...

Bùi Lăng hơi trầm ngâm, chẳng mấy chốc nhân tiện nói: "Không có vấn đề, kính xin tiên hữu giúp ta chuyển cáo cho Tô Tích Nhu một việc: "Ta không tên Tô Ly Kinh, ta tên Bùi Lăng!"

Mạc Lễ Lan gật đầu: "Được"

Sau một lát, đôi bên nói xong việc chính, Mạc Lễ Lan lại mượn lực lượng pháp tắc từ trên người Bùi Lăng, thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] tiến vào Vĩnh Dạ mộng cảnh.

Chương 1935: Trưởng giả ban thưởng, không dám từ

Lần này Mạc Lễ Lan chỉ thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] với mình, nhục thân ở trong hiện thực lại rơi vào ngủ say...

Bùi Lăng xác nhận ý chí Chân Tiên rời đi, liền vận chuyển công pháp để thể xác Mạc Lễ Lan hóa thành bóng tối, hòa vào trong cơ thể hắn.

Thu hồi hóa thân, Bùi Lăng chuẩn bị tu luyện đủ loại thuật pháp và nguyền rủa, thần thông mới.

Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện có khí tức Lệ thị đang nhanh chóng chạy đến Thúy Lỗi sơn.

Chỉ hơi do dự, Bùi Lăng lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài phòng tu luyện.

Vừa rồi nhạc phụ Lệ Vô Cữu đã nói với hắn, ngoại trừ mệnh lệnh của "Minh Huyết" tổ sư đưa hết đồ của Tô Ly Kinh cho hắn, Lệ thị còn chuẩn bị riêng một chút lễ vật cho hắn, muốn đưa đến động phủ của hắn.

Hiện tại người Lệ thị đã tới, chắc chắn chính là việc này.

Bùi Lăng bay ra động phủ, vừa hay thấy một đám mây trắng nhẹ nhàng bay tới.

Đoàn mây trắng này chiếm diện tích vài mẫu, thoạt nhìn trắng noãn mềm mại, trong sáng như nguyệt, chỉ có điều đến gần có thể cảm thấy trên đó truyền ra ý rét lạnh, âm khí sền sệt như thực chất, như âm địa tẩm bổ cho vật âm tà.

Mây trắng rơi xuống cổng động phủ, một đám tu sĩ lập tức đi xuống từ phía trên.

Người cầm đầu là Lệ Vô Định, bên cạnh hắn ta còn có một vài tộc nhân Lệ thị khác, nhìn cách ăn mặc đều có địa vị cao.

Đứng sau lưng bọn họ một khoảng là một đám nữ tu thải y hoa phục.

Những nữ tu này đều là độ tuổi thanh xuân, dung mạo xuất chúng.

Hai nữ tu cung trang đứng phía trước nhất trong đó lại có khí tức cường đại, pháp lực tỉnh thuần, mặc dù hai tên nữ tu này ăn mặc theo kiểu quý nữ chốn thâm cung, toàn thân lại có một loại khí chất tiêu dao tự tại, tuỳ tiện không bị trói buộc, người bên trái cầm xương sáo, người bên phải bóp nhẹ độc lâu đều cười khẽ với Bùi Lăng, vẻ mặt thân mật.

Ở sau lưng bọn họ là hai tên nữ tu áo bào xám, quanh người hai tên nữ tu này không có bất kỳ vật trang trí gì, trâm mận giày đen, cách ăn mặc mộc mạc, chỉ có một cái Lưu Ly tháp xinh xắn linh lung treo bên hông, ánh sáng lấp lánh và chiếc váy đơn sơ không hợp nhau.

Hai tên nữ tu này cũng đang nhìn Bùi Lăng, lại không cười nhẹ nhàng như nữ tu cung trang, mà trầm mặc không nói.

Sau nữa là mười tên nữ tu xếp thành một hàng đều trang điểm lộng lẫy, quần áo hở hang, hàng trước nhất là một nữ tu mi dài mắt phượng, sa y uyển chuyển, yếu đuối không xương như rắn, tản ra sự quyến rũ mê người.

Cách những nữ tu này không xa, vẫn còn có bốn tên nữ tu váy chỉnh tề, dù khí tức hay dao động pháp lực đều không hợp với các nàng, bốn tên nữ tu này hoặc thanh linh hoạt bát, hoặc kiếm ý nghiêm nghị, hoặc trong sáng linh động, hoặc đoan trang trầm ổn... Chỉ có điều, hiện tại vẻ mặt đều đờ đẫn, đôi mắt ngốc trệ, nhìn lại tỉnh tỉnh mê mê, dường như căn bản không biết người ở chỗ nào.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng không nhịn được âm thầm ngạc nhiên.

Hai tên nữ tu cung trang kia cho người ta cảm giác vô câu vô thúc, đoán chừng là tu sĩ Vô Thủy sơn trang; nữ tu áo bào xám đeo Lưu Ly tháp bên hông đã cho biết xuất thân Luân Hồi tháp.

Mười tên nữ tu xinh đẹp vũ mị, không có gì bất ngờ xảy ra chắc xuất thân từ Thiên Sinh giáo...

Về phần bốn tên nữ tu vẻ mặt đờ đẫn, ngốc trệ ngây thơ chính là đệ tử chính đạo!

Hơn nữa, vừa vặn hắn đều đã từng gặp!

Lúc này, Lệ Vô Định mỉm cười tiến lên hành lễ nói: "Thánh Tử, hai vị này là Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử."

"Hai vị này là Luân Hồi tháp Dư Tử Cơ, Thư Vũ"

"Còn có vị này là Thiên Sinh giáo..."

"Bốn vị bên kia thì đến từ ngụy đạo...

"Đây đều là Lệ thị ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, sau này toàn bộ bọn họ đều là người của Thánh Tử"

Ngoại trừ nữ tu chính đạo, đám người Thi Nam Tử rối rít đi lên làm lễ: "Thiếp thân bái kiến Thánh Tử."

"Nguyện Thánh Tử thương tiếc!"

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, lễ vật mà Lệ thị muốn đưa hắn là những nữ tu này?

Điều này...

Mặc dù hắn xác thực cực kỳ thích mỹ nhân, nhưng là...

Ách... Hình như cũng không nhưng nhị gì cả...

Hắn là đạo lữ của Lệ sư tỷ, mà Lệ sư tỷ là nữ nhi của gia chủ Cửu A Lệ thị, Cửu A Lệ thị lại tặng hắn nhiều nữ tu như vậy, tất nhiên đã được Lệ sư tỷ đồng ý.

Nói không chừng, còn là ý của Lệ sư tỷ!

Nếu hiện tại hắn trực tiếp nhận lấy, cũng như tiếp nhận lòng tốt của Lệ thị, đôi bên đều vui vẻ.

Nếu không nhận ngược lại có vẻ khách sáo, biết đâu sẽ tổn thương hòa khí.

Dù sao, trong số nữ nhân bên cạnh hắn, hiện tại Lệ sư tỷ đã biết có Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa...

Ngoại trừ cái đó ra, lần này Lệ thị đưa người tới, ngoại trừ những tu sĩ Thi Nam Tử này xuất thần ma môn, còn có bốn vị nữ tu chính đạo từng vội vàng gặp mặt ở Độ Ách uyên.

Nếu hiện tại hắn cự tuyệt, bốn tên nữ tu chính đạo này nhất định không có đường sống.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức yên tâm thoải mái đánh giá trên dưới cả người những nữ tu này.

Chương 1936: Tất cả đều muốn...

Hiển nhiên những nữ tu này đều đã trải qua sự tuyển chọn tỉ mỉ, trông hoàn phì yến gầy mỗi người mỗi vẻ, mỗi một vị đều là mỹ nhân làm hai mắt người ta tỏa sáng.

Bây giờ trang phục khác nhau, có người tóc mây từng đống, mị nhãn như tơ; có người tóc như thác nước, đáng yêu động lòng người; có người ngọc biếc quấn quanh, quý khí tự nhiên; có người trâm mận váy vải, khí chất tự nhiên... Làm người ta muốn sa đọa đắm chìm, quần phương vờn quanh.

Hiện tại, ngoại trừ bốn tên nữ tu chính đạo, ánh mắt tất cả nữ tu nhìn qua Bùi Lăng đều vô cùng to gan, không có bất kỳ ý né tránh gì.

Những nữ tu xuất thân Thiên Sinh giáo kia càng là mắt ngậm xuân thủy, kiều mị mê người, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ hắn bất cứ lúc nào.

Thế là, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói với đám nữ tu: "Không cần đa lễ"

Chợt chuyển sang Lệ Vô Định, chắp tay nói: "Làm phiền Thập Thất thúc, làm phiền chư vị."

"Trưởng giả ban thưởng, không dám từ."

Thấy vẻ mặt Thánh Tử hài lòng, đám người Lệ Vô Định cười ha ha một tiếng, chợt nói: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng trên người, không làm phiền Thánh Tử tu luyện"

"Tương lai Thánh Tử tiếp nhận vị trí Tông Chủ, đừng quên Lệ thị"

Bùi Lăng nghiêm mặt nói: "Tuyệt đối không quên đại ân đại đức của Lệ thị"

Lệ Vô Định nhẹ gật đầu, chợt dẫn theo đám người Lệ thị leo lên pháp bảo mây trắng, phiêu nhiên rời đi.

Trước động phủ Thúy Lỗi sơn lập tức chỉ còn lại Bùi Lăng và một đám nữ tu.

Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết mở động phủ, nói: "Chư vị, mời!"

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Cửa ra vào mở rộng.

Rất nhiều nữ tu dung mạo tuyệt đẹp, phong tình vạn chủng nối đuôi nhau mà vào.

Lúc bố trí chỗ động phủ này đã cân nhắc đến thiên kiêu nội môn đi theo tụ tập, cực kỳ rộng lớn. Bình thường chỉ có một mình Bùi Lăng ở lại, có về khá là quạnh quẽ.

Hiện tại sắp xếp cho những nữ tu này lại là dư xài.

Sau khi đưa người tới chính đường, Bùi Lăng bước lên thêm son, sau khi ngồi xuống chủ vị, nhìn quanh một vòng rất nhiều mỹ nhân, nhàn nhạt mở miệng: "Lệ thị đưa các ngươi đến trong phủ ta, từ giờ trở đi các ngươi đều là thuộc hạ của ta"

"Hiện tại ta nói cho ngươi biết quy củ ở nơi này của ta...

"Lúc bình thường cứ tùy tiện là được."

"Một khi ta lên tiếng, không thể làm trái chút nào."

"Nếu bất mãn, hiện tại có thể rời đi, ta cam đoan Lệ thị sẽ không gây rắc rối cho các ngươi."

Nghe vậy, Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử lập tức nói: "Tiên Đế dạy bảo tức là tiên dụ."

"Chúng ta chỉ là Tiên Tôn, tất nhiên nghe theo"

Liên Đồng Tử nhìn nữ tu Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo, tiếng nói bình thản: "Nếu có ai không phục miệng vàng lời ngọc của Tiên Đế, giết!"

Luân Hồi tháp Dư Tử Cơ và Thư Vũ lại không quan tâm Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử, nhìn Bùi Lăng quang minh lẫm liệt nói:

"Chúng ta từng nghe đại danh Thánh Tử, đến đây hầu hạ cũng là việc thật tâm"

"Từ nay về sau, chúng ta là người của Thánh Tử, nguyện đồng cam cộng khổ, tiến thối như một cùng Thánh Tử!"

"Từ nay giúp đỡ Thánh Tử là giúp đỡ chính nghĩa ở phương thiên địa này, giữ gìn sự ổn định của thiên hạt"

"Hì hì..." Hai nữ tử vừa dứt lời, một giọng nói vô cùng mềm mại đáng yêu, làm người ta tiêu hồn mềm xương đột nhiên vang lên, lại là nữ tu Thiên Sinh giáo mặc sa y cầm đầu kia, đôi mắt nàng hẹp dài quyến rũ như rắn như móc câu trêu chọc Bùi Lăng, từng bước một đi tới, giọng dịu dàng nói: "Thiếp thân chỉ nghe theo Thánh Tử chủ nhân."

"Đám tỷ muội thiếp thân không ôm chí lớn, lại không hiểu những thứ lung tung rối loạn kia..."

"Ừm... Đến đây chỉ vì hầu hạ Thánh Tử chủ nhân"

"Không biết nơi này có yên tĩnh hay không, cho đám tỷ muội thiếp thân thể hiện nhân gian cực lạc cho Thánh Tử chủ nhân..."

Nhân gian cực lạc?

Cái này...

Trong lòng Bùi Lăng hơi do dự, chẳng mấy chốc đã làm ra quyết định, sau đó mình phải khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn.

Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Mặc dù không biết nhân gian cực lạc của Thiên Sinh giáo này là cái gì, nhưng vì trận đại chiến tiếp theo, mình nhất định phải tìm hiểu thật tốt...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn đồng ý lại nghe Thi Nam Tử khinh thường nói: "Bùi tiên đế, cái gọi là nhân gian cực lạc, nói cho cùng cũng chỉ là tiểu đạo trong phương huyễn cảnh này thôi"

"Phàm nhân trầm mê trong đó, nhục thân phàm thai sớm sinh tối chết thì cũng thôi"

"Đối với Tiên Đế mà nói, sao có thể lên được mặt bàn?"

"Hơn nữa, thân phận Bùi tiên đế sao mà tôn quý, chỉ là tiên hạ đẳng cũng xứng hầu hạ bên cạnh ngài?"

"Đây căn bản là bôi nhọ người theo hầu Tiên Đế!"

"Chúng ta thân là Tiên Tôn, tôn kính phong thái Tiên Đế đã lâu, nếu là Tiên Đế không nõ, nguyện trắng đêm luận đạo, cùng hưởng tiên sơn mây mưa!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, mặc dù Vô Thủy sơn trang này hơi điên nhưng cái gọi là tiên sơn mây mưa...

Không đợi hắn mở miệng, Dư Tử Cơ đã lạnh lùng nói: "Số trời có luân hồi, tạo hóa có tròn và khuyết! Thiên Sinh giáo nhìn như xinh đẹp mị hoặc nhưng đều là một đám hồng phấn khô lâu, chỉ là lô đỉnh khó mà đến được nơi thanh nhã."

"Về phần Vô Thủy sơn trang, mọi người đều biết đây là một đám tên điên tự cho là đúng."

Chương 1937: Tất cả đều muốn... (2)

"Duy chỉ có Luân Hồi tháp ta lấy che chở chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, tất nhiên cũng có chỗ đọc lướt qua dục niệm chúng sinh"

"Thánh Tử muốn trải nghiệm nhan sắc luân hồi của Luân Hồi tháp ta không?"

Vừa dứt lời, nữ tu Thiên Sinh giáo như rắn kia lập tức mỉm cười bách mị thiên kiều, quyến rũ nói: "Mặc dù đám tỷ muội thiếp thân là lô đỉnh, tu vi lại không kém hơn hai vị, hơn nữa đến nay cũng đều là tấm thân xử nữ"

"Càng quan trọng hơn là, so sánh với lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên đạo lữ, lô đỉnh chỉ muốn cẩn thận hầu hạ chủ nhân, không cầu gì khác"

"Còn có thể để chủ nhân càng nhanh tăng cao tu vi thực lực."

"Đám tỷ muội thiếp thân tu luyện công pháp đặc biệt thích hợp cho chủ nhân thải bổ"

"Nếu chủ nhân tu luyện cùng bọn ta, đã khoái hoạt còn có thể tu vi tiến nhanh... Luân Hồi tháp phung phí nhất, chẳng lẽ lô đỉnh chúng ta không hợp tâm ý quý tông?"

Liên Đồng Tử thản nhiên mở miệng: "Lô đỉnh cũng tốt, nhan sắc luân hồi cũng được."

"Bùi tiên đế là Tiên Đế thượng giới, thiên tư trác tuyệt."

"Từ lúc đăng lâm vị trí Thánh Tử cho tới nay cũng chỉ mấy năm, tu vi lại đã từ Nguyên Anh kỳ, đi vào Phản Hư kỳ."

"Chỉ là thải bổ chi thuật huyễn cảnh, sao có thể vào mắt Tiên Đế?"

"Hơn nữa, phương thế giới này vốn chỉ là một phương huyễn cảnh"

"Một tiên hạ đẳng không nhìn ra cả điểm ấy, sao có tư cách hưởng cá nước thân mật với Tiên Đế?"

Thư Vũ bình tĩnh nói: "Phương thế giới này uấn dưỡng chúng ta, tất nhiên nên hồi báo."

"Thánh Tử kinh tài tuyệt diễm, chính là thiên kiêu số một đương thời."

"Càng nên giúp đỡ thiên địa đại nghĩa, che chở chúng sinh!"

Thấy nữ tu Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang đối chọi gay gắt, tranh đấu mồm mép, Bùi Lăng khẽ cau mày, sau đó chẳng mấy chốc đã làm ra quyết định.

Sau đó hắn phải khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn.

Ngoại trừ Thiên Sinh giáo, Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi tháp cũng ở trong đó!

Nhân gian cực lạc gì đó, tiên sơn mây mưa, nhan sắc luân hồi...

Hắn nhất định phải lĩnh giáo toàn bộ thật tốt!

Về phần thứ tự trước sau... Thời gian khẩn cấp, dứt khoát đều cùng một lúc là được!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Đều yên tĩnh đi."

Vừa nghe thấy Bùi Lăng lên tiếng, đám nữ tu đều yên tĩnh lại.

Bùi Lăng đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng có cảm giác, lập tức lấy ra Truyền Âm Phù từ trong túi trữ vật.

Đây là phù lục Lệ sư tỷ liên hệ với hắn, hiện tại chắc chắn là Lệ sư tỷ tìm hắn có việc.

Thế là, sau khi Bùi Lăng tiện tay bố trí một trận pháp cách âm, nhanh chóng thôi động phù lục.

Trong phù lục truyền ra một giọng nói quen thuộc: "Bùi sư đệ, hiện tại tiện không?"

Bùi Lăng nhìn nữ tu xung quanh, tâm niệm vừa động tăng cường trận pháp thêm mấy phần, rồi mới lên tiếng: "Sư tỷ, chuyện gì?"

Giọng Lệ Liệp Nguyệt tiếp tục vang lên trong Truyền Âm Phù:

"Đến Triêu Na hành cung"

Bùi Lăng lập tức đáp: "Tốt!"

Ngay sau đó, ánh sáng nhạt trên bùa chú dập tắt.

Bùi Lăng thu hồi nó, hơi trầm ngâm.

Hiện tại Lệ sư tỷ tìm hắn, mặc dù không rõ ràng là chuyện gì nhưng chắc chắn đi gặp Lệ sư tỷ càng quan trọng hơn.

Về phần những thủ đoạn Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang kia, cũng chỉ có thể đợi sau khi trở về lại đi lĩnh giáo.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gọi Tiểu Từ: "Sắp xếp chỗ ở cho các nàng"

Tiểu Từ uốn gối đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng không tiếp tục để ý rất nhiều nữ tu, trực tiếp thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] hóa thành một mảnh u ảnh rời khỏi động phủ Thúy Lỗi sơn.

Ngoài động phủ, thụy thú tường chim vui mừng rong chơi, non xanh nước biếc u tĩnh đáng yêu.

Bùi Lăng không lòng dạ nào thưởng thức, đi thẳng đến Triêu Na hành cung.

Triêu Na hành cung.

Xung quanh vách núi cheo leo, dây leo màu xám đen leo lên như gỉ, tản ra âm khí lạnh lẽo thấu xương.

Trên quảng trường rộng rãi trước hành cung, từng pho tượng đen nhánh lặng yên đứng vững.

Độn quang loé lên, hiện ra bóng dáng Bùi Lăng.

Hắn vừa hạ xuống đất, không gian cách đó không xa hơi động một chút, hai tên thiếu nữ cung trang lập tức đi ra từ trong hư không.

Bên trái búi tóc cao trâm hoa trông đoan trang xinh đẹp; bên phải búi tóc Song Loa Kế, cài trâm hoa, quanh người có Lam Điệp quanh quẩn. Từ đầu gối hai người trở xuống đều là một đoàn sương mù, váy chập chờn, xinh đẹp quỷ quyệt.

Chính là Hiểu Nghê và Vụ Liễu...

Bọn họ cùng nhau thi lễ với Bùi Lăng, cung kính nói: "Cung nghênh Thánh Tử."

"Mời Thánh Tử đi theo tiểu tỳ-"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn đã rất quen thuộc với Hiểu Nghê và Vụ Liễu, tất nhiên hiện tại không cần khách sáo, lúc này nói:

"Được."

Chẳng mấy chốc, đi theo hai tên U Hồn thị nữ vào Triêu Na hành cung.

Trong hành cung vẫn u ám như trước.

Chỉ có điều, lúc này hoàn toàn không có những tiếng xột xoạt lúc trước, cũng không thấy bất kỳ cảm giác lạnh lẽo và uy hiếp gì khi đến gần.

Cả tòa cung điện yên lặng, trên hành lang rộng rãi chỉ có tiếng bước chân của một mình Bùi Lăng quanh quẩn.

Cốt hỏa trắng bệch nhảy nhót trên vách đế đèn, chiếu sáng một tấc vuông, càng có vẻ tĩnh mịch khúc chiết.

Nhìn qua tất cả mọi thứ vô cùng quen thuộc trước mắt, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Lần trước đến Triêu Na hành cung của Lệ sư tỷ, là trước khi đại chiến chính ma...

Chương 1938: Nhất định phải tu luyện!

Lúc này, phía trước xuất hiện một cửa điện cao lớn.

Hiểu Nghê và Vụ Liễu dừng bước trước cửa, lần nữa hành lễ nói:

"Thánh Tử, chủ nhân đang ở bên trong, mời Thánh Tử đi vào một mình"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Làm phiền"

Chợt, một mình hắn đi lên trước, đưa tay đẩy cửa điện ra.

Cửa điện từ từ mở ra, đối diện là một tấm bình phong cao lớn điêu khắc bách quỷ dạ làm từ hành linh ngọc.

Xuyên qua hoa văn trên bình phong có thể thấy bên trong màn tơ trùng điệp, trong chỗ sâu như có người ngồi một mình trên vân sàng, dáng người linh lung, hình dáng uyển chuyển.

Bùi Lăng đi vòng qua bình phong, cửa điện ở sau lưng hắn im ắng khép lại.

Hắn vén sa nặng lên, chỉ thấy Lệ Liệp Nguyệt hai mắt khép hờ ngồi trên vân sàng tận cùng bên trong, lông mi dài rủ xuống như cánh bướm nghi lại, đang ngồi xếp bằng bên trên vân sàng, hô hấp đều dặn kéo dài, pháp lực lưu chuyển quanh người, lại đang tu luyện.

Bùi Lăng lập tức đi qua, nói: "Lệ sư tỷ, ta tới."

Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi mở mắt, đáy mắt ảm đạm lóe lên màu tím đậm đặc rồi biến mất, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân thêm mấy phần xinh đẹp quỷ quyệt.

Nàng nhìn Bùi Lăng trước mặt, khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói cái gì, trực tiếp đưa tay bắt lấy vạt áo Bùi Lăng, kéo hắn đến trước mặt, hung hãng hôn tới.

Bùi Lăng trở tay ôm vòng eo nhỏ nhắn có Lệ Liệp Nguyệt, đè nàng ở trên vân sàng...

[nơi đây bỏ qua không gian 10 ổ cứng T.] Sau ba ngày ba đêm.

Quảng điện.

Màn tơ nhẹ mềm đông rủ xuống, tây một tràng, bị ném lung tung đây đất.

Vân sàng đã sớm rời khỏi vị trí ban đầu, tựa vào góc hẻo lánh tận cùng bên trong.

Huyền bào váy đen vỡ vụn, tàn đỏ như cuồng phong mưa rào, thưa thớt tản ra khắp nơi.

Không biết bình phong ở cửa bị đổ nhào từ lúc nào, trên linh ngọc kiên cố như tỉnh thiết bách luyện có rất nhiều vết cào.

Lại kết thúc một lần tu luyện, Bùi Lăng nhìn Lệ sư tỷ nằm ở trong ngực mình, nhẹ giọng hỏi: "Lệ sư tỷ, ba ngày trước tìm ta có chuyên gì?"

Lệ Liệp Nguyệt mở hai mắt ra, hàng mi như quạt lông, mắt như sao lạnh, bình thản hỏi: "Phụ thân muốn ngươi phải tiếp nhận vị trí Tông Chủ trong vòng một năm?"

Bùi Lăng trả lời: "Không sai."

Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Trong vòng một năm, ta sẽ Phản Hư."

"Đến lúc đó tiếp nhận vị trí Tông Chủ thay ngươi, ngươi không cần nóng lòng cầu thành"

"Chuẩn bị tiên lộ cẩn thận."

"Chờ thật sự có nắm chắc, lại giành thăng tiên"

Một năm Phản Hư...

Bùi Lăng lập tức nhướn mày.

Sau khi Lệ sư tỷ cửu kiếp Hóa Thần ở U Tố mộ, đã đạt được một chút cơ duyên tạo hóa do "Chú" để lại trong cánh cửa thứ hai, tu vi từ Hóa Thần tiền kỳ đi vào Hóa Thần trung kỳ.

Hiện tại, tu vi Lệ sư tỷ vừa ổn định ở Hóa Thần trung kỳ, muốn từ Hóa Thần trung kỳ, đột phá Hóa Thần hậu kỳ, lại từ Hóa Thần hậu kỳ đi vào Phản Hư trong vòng một năm...

Việc tu luyện bình thường gần như không có khả năng!

Trừ khi... Lại có mấy lần tạo hóa như cơ duyên U Tố một!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị nói: "Sư tỷ không cần mạo hiểm vì ta, cứ tu luyện từng bước là được."

"Về phần vấn đề trên tiên lộ, thời gian một năm đủ để ta giải quyết!"

Lệ Liệp Nguyệt lập tức im lặng, sau một lát mới hỏi với giọng điệu quái dị: "Ngươi có thể thành tiên trong thời gian một năm?"

Bàn tay lớn của Bùi Lăng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh mềm mại của nàng, khẽ mỉm cười, nói: "Sau một năm, lòng ta có cảm giác, ẩn cư thâm sơn, tạm thời Lệ thị không tìm thấy ta."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức cười rạng rỡ.

Không trở về tông môn thì không thể tiếp nhận vị trí Tông Chủ...

Đây cũng là một cách!

Thế là, Lệ Liệp Nguyệt xoay người ngồi dậy, dạng chân ngồi trên người Bùi Lăng, hai tay đè xuống lồng ngực kiên cố của hắn, sợi tóc như đêm tối trút xuống từ đầu vai nàng, trong nháy mắt phủ đầy thân thể Bùi Lăng.

Nhìn từ góc độ hiện tại của hắn, Lệ sư tỷ như là một vòng ánh trăng lặng yên dâng lên trong màn đêm, trong sáng, trắng nõn, oánh nhuận sáng ngời.

Lệ Liệp Nguyệt từ trên cao nhìn xuống hắn, nói: "Tiếp theo, ta muốn bế quan tu luyện, mấy ngày nay phải luận bàn với sư đệ thật tốt."

Bùi Lăng phấn chấn nói: "Sư tỷ cố ý, tất nhiên phải tận bổn phận đạo lữ!"

Trong chốc lát, mây nồng mưa dính, ai cảm giác đêm dài, dường như mới tàm tang lại cắm ruộng, đò hoang không người thuyền tự sang.

[nơi đây bỏ qua không gian 20 ổ cứng T.] Mười ngày sau.

Triêu Na hành cung.

Cửa điện chầm chậm mở ra, Bùi Lăng đổi áo bào mới nhanh chân đi ra, Hiểu Nghê và Vụ Liễu cẩn thận từng li từng tí, rất cung kính theo sát phía sau.

Đến trước bậc thềm, hai tên U Hồn thị nữ cùng nhau uốn gối nói:

"Cung tiễn Thánh Tử."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu: "Ta đi trước, Lệ sư tỷ bế quan tu luyện, có bất cứ chuyện gì lập tức truyền âm cho ta"

Thấy thị nữ đồng ý, hắn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] hóa thành trường hồng rời đi, thẳng đến Thúy Lỗi sơn.

Triêu Na hành cung cách thung lũng Thúy Lỗi sơn một khoảng, lúc Bùi Lăng phi độn trong lòng còn đang dư vị vô tận...

Chương 1939: Lại là mười ngày...

Tu vi của Lệ sư tỷ đã là Hóa Thần trung kỳ, ngoại trừ bộ hóa thân giai đoạn trước, những ngày qua về tông lại luyện chế ra một bộ hóa thân.

Hai bộ hóa thân, cộng thêm bản thể...

Thật sự rất mỹ diệu!

Đáng tiếc, hiện tại hắn còn phải chuẩn bị việc khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, nếu không...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, vừa đến vừa đi đã tốn thời gian nửa tháng, sau khi trở lại động phủ lập tức tu luyện thuật pháp Phản Hư kỳ!

Nhân gian cực lạc Thiên Sinh giáo, tiên sơn mây mưa Vô Thủy sơn trang, nhan sắc luân hồi Luân Hồi tháp... Để sau này hãy nói!

Dù như thế nào, đều phải tu luyện thuật pháp trước mới được.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Thúy Lỗi sơn đã ở ngay trước mắt.

Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết mở ra cấm chế, trốn vào trong đó.

Hắn vừa đi vào động phủ đã thấy chủ vị mà mình luôn ngồi lại có một bóng người dáng vẻ ngông nghênh, uy nghi tự nhiên, đường hoàng ngồi trên đó!

Bùi Lăng khẽ giật mình, đã thấy đối phương váy đỏ kha tử đen, tóc mai đen mặt đỏ thắm như búi tóc mây tầng, bảo điển trâm hoa, trâm ngọc cắm nghiêng, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ kiều mị tận xương, cho dù đang ngồi ở ngôi cao, vẻ mặt uy nghiêm ung dung lại không che giấu được vẻ xinh đẹp ướt át, chính là Tư Hồng Khuynh Yến!

Phía trên thềm son dưới tay nàng, còn đứng rất nhiều mỹ nhân dị tộc hoa phục thịnh trang.

Bắt mắt nhất là một đôi thiếu nữ mắt vàng đứng ở phía trên nhất.

Những mỹ nhân dị tộc này là từng bông hoa màu sắc tươi đẹp, ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng đã không còn địch ý dày đặc như trước đó, càng lộ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí gần như hèn mọn.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì, đã nghe Tư Hồng Khuynh Yến lạnh lùng quát lên:

"Nghiệt súc, một vạn linh thạch thượng phẩm của bản cung đâu?"

Một vạn linh thạch thượng phẩm?

Bùi Lăng mờ mịt nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, lúc trước hắn và Tô Ly Kinh làm loạn đến trước mặt "Minh Huyết" tổ sư vì việc của Tư Hồng Khuynh Yến, cuối cùng "Minh Huyết" tổ sư cho ra kết luận, chuyện kia là hắn không đúng, cần phạt một vạn linh thạch thượng phẩm.

Nếu sau này tái phạm, lại phạt một vạn linh thạch thượng phẩm...

Đang nghĩ ngợi, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ nói:

"Nghiệt súc nhà ngươi lại đảm can đảm chống đỡi mệnh lệnh của tổ sư! Quả thực là khi sư diệt tổ, lòng lang dạ thú!"

"Hôm nay bản cung nhất định phải thanh lý môn hộ, xử trí ngươi thật tốt!"

Nói xong, bóng hồng khẽ động, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức rời khỏi bảo tọa, xuất hiện ở trước người Bùi Lăng.

Lần này nàng không trượt chân, mà là trực tiếp đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng đưa tay chặn lại, đã thấy Tư Hồng Khuynh Yến ra tay trông thì mau lẹ, trên thực tế mềm nhũn, căn bản không có bất kỳ lực đạo gì.

Sau đó không đợi hắn có phản ứng, Tư Hồng Khuynh Yến đã "..."

một tiếng "thất bại" ngay tại chỗ, sau đó lại rất "trùng hợp" ngã vào trong ngực của hắn...

Váy áo nàng rối tung, trượt xuống vai, từ vị trí của Bùi Lăng vừa vặn nhìn từ trên cao xuống, thấy rất rõ ràng.

Hắn lập tức cảm thấy yết hầu hơi khô chát, không giống trước đó, nơi này là động phủ của hắn, không chỉ thần niệm khó mà thăm dò, hơn nữa cách âm trong ngoài sẽ không xảy ra chuyện như hành cung bạch cốt lần trước nữa!

Ừ... Tu luyện cùng Tư Hồng Khuynh Yến có thể tăng tu vi, đây không tính là tiếp tục trì hoãn tiên lộ...

Thế là, Bùi Lăng không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp ngay trước mặt những mỹ nhân dị tộc kia...

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ nói: "Nghiệt súc! Ngươi dám vô lễ với bản cung như thế...

"Nhanh chóng thả bản cung ra, nếu không bản cung nhất định rút gân lột da, chém thành muôn mảnh..."

"Hiện tại bản cung là chủ một tông, nghiệt súc nhà ngươi... A...

[nơi đây bỏ qua không gian 20 ổ cứng T.] Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua mười ngày.

Động phủ Thúy Lỗi sơn, cỏ cây đông đúc, chim tước chiêm chiếp, hoàn toàn là vẻ sinh cơ bừng bừng.

Phòng tu luyện.

Trận pháp mở ra, Bùi Lăng nhanh chóng đi vào trong đó.

Kỳ hạn một năm, đã sắp qua một tháng, nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện thuật pháp!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng ngồi xếp bằng xuống, mở ra giao diện hệ thống.

Một khung chat hơi mờ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn.

Bùi Lăng nhìn về phía mục lựa chọn thuật pháp, hiện tại tổng cộng có năm môn thuật pháp Phản Hư kỳ có thể tu luyện vẫn chưa tu luyện.

Ba môn trước đi ra từ truyền thừa Thánh Tử, hai môn sau đi ra từ truyền thừa của "Chú".

Ba môn thuật pháp trong truyền thừa Thánh Tử bên, theo thứ tự là [Lục Hư Thiên Nhận 1, [Trảm Khung] và [Di Thiên Huyết Ngục .

1Hai cái trước là đao kỹ nguyên bộ đao đạo với [Huyết Đao chân giải], cái sau là một môn thần thông.

Hai môn thuật pháp trong truyền thừa của "Chú" là [Đoạn Đầu Chú 1 và [Ôn Tâm Chú].

Liếc nhìn năm môn thuật pháp này, Bùi Lăng hơi suy nghĩ.

Năm môn thuật pháp đều là loại thủ đoạn công kích.

Hắn tu luyện ở bất kỳ nơi nào, hệ thống đều sẽ lựa chọn mục tiêu công kích mạnh nhất cho hắn.

Cũng không thể những thuật pháp này tu luyện bên trong tông môn!

Chương 1940: Lại là mười ngày... (2)

Nếu không, chắc chắn hệ thống sẽ thao túng hắn đi công kích tổ sư mạnh nhất tông môn!

Cũng không thể tu luyện ở "Tiểu Tự Tại Thiên", mặc dù sư tôn Dược Dạ Thư đã bị hệ thống nhận định là đạo lữ của hắn, hệ thống sẽ không công kích đạo lữ, nhưng trong "Tiểu Tự Tại Thiên" ngoại trừ Dược Dạ Thư còn có rất nhiều Mộc Tinh thủ vệ, đủ loại thiên tài địa bảo, cùng nuôi dưỡng những yêu thú sinh linh khác...

Phải đi ra ngoài tông môn, còn phải tìm nơi không có sinh linh...

U Tố mộ?

Không!

Hệ thống sẽ bắt lấy hai vị cấm kỵ ra tay!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến một chỗ: Quỷ dị chi địa, Bồng Doanh quan!

Lúc trước "quỷ dị" Bồng Doanh quan gần như khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh, cuối cùng thật vất vả mới trở về từ cõi chết.

Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã là Phản Hư đỉnh phong, trừ khi là Phù Sinh cảnh chân chính, nếu không chỉ là một cọc "quỷ dị"

không tạo thành uy hiếp quá lớn với hắn.

Cũng vì tu vi tăng lên, với tình huống hiện tại của hắn, lộ trình xuất phát từ Thánh Tông đến Bồng Doanh quan, vừa đi vừa về nhiều lắm là nửa ngày.

Lại thêm thời gian dùng hệ thống tu luyện... Trong vòng một ngày, chắc hắn có thể tu thành toàn bộ năm môn thuật pháp, hơn nữa trở về tông môn!

Đã có ý tưởng, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng tu luyện.

Sau hai canh giờ, trong dãy núi chen chúc, một tòa đạo quan cổ xưa tan hoang yên tĩnh đứng sừng sững.

Khói phủ núi rừng, tụ đầy đồi núi.

Trong cỏ mềm hương thơm, chim hót líu lo, cành lá đông đúc thấp thoáng, mái cong đấu sừng.

Đột nhiên, ở nơi xa có một cỗ kiệu huyết sắc phi độn tới.

Cỗ huyết kiệu kia thêu vạn quỷ bầy yêu, cơn gió lạnh quanh quẩn, nhìn lại vô cùng quỷ quyệt. Trong giây lát vạch phá bầu trời, gạt ra cỏ cây sum suê, rơi xuống phía trước đạo quan.

Một bóng dáng huyền bào vác đao đi ra từ bên trong, khí chất lạnh lùng, vẻ mặt bình thản, chính là Bùi Lăng.

Hắn tiện tay thu hồi huyết kiệu, ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn Bồng Doanh quan, lập tức khẽ nhíu mày.

Trước mắt là một tòa đạo quan rõ ràng vứt bỏ đã lâu, trong khe cửa mọc đầy cỏ xỉ rêu dày đặc, đầu tưởng lít nha lít nhít bò đầy cây sắn dây.

Hoang vu cũ nát, cỏ dại rậm rạp.

Khác biệt quá nhiều với lúc thấy vào trước đó.

Quan trọng nhất là, hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì có liên quan với "quỷ dị"!

Mang theo những nghi ngờ này, Bùi Lăng vô cùng đề phòng, cẩn thận đẩy ra cửa lớn đạo quan.

"Kẹt kẹt"

Không biết đã bao nhiêu thời gian chưa mở ra cửa ra vào, kẽo kẹt chậm rãi mở ra, có lẽ vì ở trong núi, ngược lại không có bao nhiêu tro bụi rơi xuống.

Nhưng cửa lớn mở ra chỉ thấy bên trong đạo quan hoang phế, bức tưởng đối diện cửa đã sụp đổ hơn phân nửa, bức tiên nhân thụ thọ chỉ như ý đồ trước đó, nay đầu tiên người cùng như ý tượng trưng cho thọ nguyên cát tường đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một góc.

Lại nhìn vào bên trong, chỉ thấy cỏ dại xoã tung, không có một ai.

Bùi Lăng nhíu mày, bước một bước vào trong cửa.

Ngay sau đó, cửa lớn "phanh" đóng lại.

Ngay sau đó, lại một vị Bùi Lăng đi đến.

"Kẹt kẹt"

"Phanh"

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

Cửa lớn không ngừng mở ra đóng lại, từng vị Bùi Lăng đi vào Bồng Doanh quan.

Bùi Lăng đứng bất động tại chỗ, chẳng mấy chốc tất cả phục khắc thể lập tức cất bước đi vào chỗ sâu trong đạo quan.

Chỉ chốc lát, tất cả phục khắc thể trở về, mở miệng nói: "Tiền điện không có vấn đề."

"Giữa điện không có vấn đề."

"Hậu điện cũng không có vấn đề."

"Vườn hoa không có vấn đề."

"Đình viện không có vấn đề."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn dùng thần niệm bao phủ toàn bộ Bồng Doanh quan, cũng không có phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

"Quỷ dị" nơi này như đã biến mất rất lâu.

Nghĩ đến đây, ống tay áo hắn nhẹ vung lên, tất cả phục khắc thể lập tức tan thành mây khói.

Bùi Lăng đằng không mà lên, đảo mắt đã bay ra khỏi Bồng Doanh quan.

"Quỷ dị Bồng Doanh quan đã biến mất, xem ra cần phải chuyển sang nơi khác... Hả?" Hắn đang muốn trực tiếp rời khỏi nơi đây, đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, ánh mắt lập tức nhìn về một phương hướng.

Dưới núi, một tòa thành trì quy mô khá lớn như cự thú đang yên tĩnh phủ phục.

Trong thành không có một ai, khắp nơi lộ ra vẻ tĩnh mịch hoang vu.

Hơn nữa, trong cảm giác của Bùi Lăng, toàn bộ thành trì đều bị một tầng bình chướng vô hình bao phủ, khí tức quỷ dị như mây khói như từng tia từng sợi tản ra, không nhanh không chậm ăn mòn ra bốn phương tám hướng!

Bùi Lăng lập tức nhíu chặt lông mày, kia là Lam Kha thành!

Bồng Doanh quan sát thành trì, lúc trước hắn lấy được "Pháp" từ bỏng Doanh quan, còn được Lệ thị sắp xếp ở trong tòa thành này mấy ngày.

Lúc đó Lam Kha thành vẫn như thường.

Nhưng bây giờ cả tòa thành trì đều hóa thành "quỷ dị"?

Một tòa thành "quỷ dị", đây không phải việc nhỏ!

huống chi, còn nằm dưới sự quản lý của Thánh tông.

Sao hắn chưa từng nghe nói đến?

Nghiêm túc suy nghĩ một lượt, Bùi Lăng đột nhiên triển khai toàn bộ thần niệm.

Chỉ một thoáng, thần niệm trùng điệp bày ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ phương thiên địa này.

Bồng Doanh quan, Lam Kha thành, tất cả núi non sông ngòi xung quanh... Đều nằm trong cảm giác của hắn.

Chương 1941: Tu luyện thuật pháp

Bùi Lăng nhanh chóng nhướn mày, hắn không cảm giác được sự tồn tại của bất kỳ sinh linh vật sống gì!

Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước "quỷ dị" Bồng Doanh quan còn tồn tại, chỉ cần xung quanh có người đi qua, sẽ vô thức đi nhầm vào trong đó.

Hiện tại, chắc chắn tình huống của Lam Kha thành cũng giống như vậy.

Không có gì bất ngờ xảy ra: "quỷ dị" nơi này cũng đã kéo dài rất lâu.

Toàn bộ sinh linh xung quanh đều bị "quỷ dị" hấp dẫn đến đây, hóa thành một bộ phận của "quỷ dị"!

Chắc chắn phải nhanh chóng bẩm báo việc này cho tông môn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra Truyền Âm Phù nhưng do dự một lát, chẳng mấy chốc đã thu hồi phù lục.

Hiện tại ở gần đây không có một ai, vừa hay thích hợp sử dụng hệ thống tu luyện!

Thế là, Bùi Lăng lập tức quyết định, trước tiên uỷ thác tu luyện năm môn thuật pháp kia, chờ hoàn thành tu luyện năm môn thuật pháp kia, lại về tông môn, thông báo tình huống nơi này cho tông môn...

Hạ quyết tâm, tia sáng tối tăm phun trào trong mắt hắn, lại thi triển [U Viêm Phá Vọng Giám] kiểm tra tới lui toàn bộ khu vực này một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, lại trốn vào trong Bồng Doanh quan.

Làm tốt tất cả chuẩn bị, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Lục Hư Thiên Nhận] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Lục Hư Thiên Nhận] cần Hư giới yên trần, Phá diệt âm sát, Thi nham tỉnh, Tử khí chỉ thạch..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Hư giới yên trần, Phá diệt âm sát, Thi nham tỉnh, Tử khí chi thạch..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, trong nháy mắt Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, hệ thống thao túng thân thể của hắn mở túi trữ vật ra, lấy ra rất nhiều vật cần thiết từ bên trong.

Hư Giới yên trần là sau khi tiểu thế giới phá diệt, hôi phi yên diệt, hòa vào hư không hóa thành vật này, nó tản ra khắp nơi, cần tu sĩ cấp cao sưu tập từng chút một, so sánh với mức độ trân quý, tốn thời gian tâm lực mới là chỗ trân quý của nó.

Lúc này một phần trong tay Bùi Lăng trông chỉ có mấy lạng, cũng đã giá trị liên thành. Nó hiện ra màu sắc xám trắng trông như tro cốt, được đặt ở trong bình lưu ly, lấy rất nhiều phù văn để giam cầm.

Hệ thống không do dự chút nào, trực tiếp mở nắp bình ra, hắt hết thứ bên trong ra ngoài.

Phá diệt âm sát lại là lúc ngàn vạn sinh linh cùng nhau bỏ mình mới có thể đản sinh một loại sát khí. Nó âm hàn đến cực điểm, cũng oán độc đến cực điểm, cho dù bị phong cấm vẫn không ngừng tản ra hận ác và oán giận làm người ta chấn động hồn phách.

Về phần Thi nham tỉnh và Tử khí chỉ thạch, ngoại trừ thi thể nồng đậm, tử ý sền sệt, thoạt nhìn không khác gì vật liệu đá bình thường.

Hệ thống bấm pháp quyết, nhanh chóng đánh vào hai phần thiên tài địa bảo Phá diệt âm sát này.

Sau khi Thi nham tỉnh hấp thu âm sát từ tử khí chỉ thạch, màu sắc vốn càng thâm thúy lại vòng quanh thân thể Bùi Lăng, chìm chìm nổi nổi.

Hư Giới yên trần ở xung quanh nhận dẫn dắt như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng hướng tụ đến chúng nó.

Bùi Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, lấy hắn làm trung tâm, không gian trong vòng mười trượng từ từ dao động như gợn sóng trên mặt nước, từng vòng dập dờn đến nơi xa.

Chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu không ngừng đánh ra pháp quyết, pháp lực quanh người lấy một loại phương thức vận chuyển trước nay chưa từng có, khí tức biến hóa từng chút một như là một viên hạt giống dần khôi phục.

Sau một lát, Bùi Lăng đánh ra pháp quyết phức tạp cuối cùng.

Toàn bộ thiên địa lập tức hiện ra đao khí lít nha lít nhít.

Từng đạo đao khí như là bầy cá trong mùa lũ trải rộng khắp nơi, sâm nhiên lơ lửng. Mỗi một đạo đao khí đều sắc bén vô song, mang theo khí thế phá vỡ căng gãy sắc nhọn, vận sức chờ phát động.

Ngay sau đó, tất cả đao khí hội tụ như trường hà, trùng điệp trào lên hoành hành ngang ngược, toàn bộ chém về phía Lam Kha thành!

Đao khí cắt nát hư không, toàn bộ không gian như là mặt biển gió nổi mây vần, lăn lộn vặn vẹo.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí gào thét như rồng, như thiên hà treo ngược, gào thét chui vào Lam Kha thành, sau đó lập tức biến mất.

Lam Kha thành yên tĩnh đứng đó, khí tức quỷ dị của nó đột nhiên biến đổi.

Cả tòa thành trì như đột nhiên sống dậy, hiện ra sự dữ tợn tức giận, cơn gió lạnh gào thét giữa thiên địa, trên đường dài không có một ai, tiếng gió như đang kêu khóc khiến người ta sợ hãi.

Cứ như hung thú bị làm phiền, đã có ý muốn tấn công.

Nhưng chẳng mấy chốc Lam Kha thành đột nhiên yên ổn lại, không có bất kỳ biến hóa nào nữa.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Chương 1942: Bị tập kích

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt đã rời xa Bồng Doanh quan, cũng rời xa Lam Kha thành.

Giữa không trung, hắn đạp không mà đứng, đứng đằng xa trông về phía đạo quan cổ xưa và thành trì to lớn biến mất giữa dãy núi, Đợi tròn nửa canh giờ không thấy bất cứ điều khác thường nào, lúc này Bùi Lăng lại thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] quay về nơi gần Bồng Doanh quan.

Sau khi hạ xuống đất, hắn chợt mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Trảm Khung]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra tu luyện [Trảm Khung] cần Diệt Sinh đao ý, Hàn Minh Trọng Thủy, Chân Không Phong Nhận..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Diệt Sinh đao ý, Hàn Minh Trọng Thủy, Chân Không Phong Nhận..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, sau đó bị hệ thống điều khiển lại mở ra túi trữ vật, lấy ra một đống vật liệu.

Ngay sau đó, hắn đánh ra từng pháp quyết phức tạp...

Trong giây lát, khí thế quanh người Bùi Lăng đột nhiên biến đổi, dường như hóa thân thành người quyết định ở phương thiên địa này, vô cùng nguy nga, hùng tráng, cao lớn, bạo ngược...

Một đạo lưỡi đao huyết sắc to lớn nhanh chóng ngưng tụ trên màn trời.

Đạo huyết nhận này như một tòa lục địa, vắt ngang qua toàn bộ trời cao, khí thế bàng bạc mênh mông như thương hải hoành lưu, vạn sơn lao nhanh.

Chẳng mấy chốc, trong sự điều khiển của hệ thống, đạo huyết nhận to lớn này ầm vang rơi xuống, chém về phía Lam Kha thành!

Oanh!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, tầng bình chướng vô hình ở bên ngoài Lam Kha thành yếu ớt như vỏ trứng gà, gần như dễ dàng sụp đổ, cả tòa thành trì lập tức bị chém ra một đạo vết đao như vực sâu, chém thành trì to như vậy thành hai, bụi mù tản ra, suối ngầm tuôn trào.

Khí tức quỷ dị dày đặc dọc theo vết nứt nề như mạng nhện mãnh liệt tràn ra từ bên trong Lam Kha thành.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Vừa mới khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức bỏ chạy giống hệt vừa rồi.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đứng ở nơi càng xa hơn, đứng từ xa quan sát Lam Kha thành.

Thành trì to lớn vẫn yên tĩnh, đạo vết đao như vực sâu kia trông như một vết thương thấy mà giật mình, bắt đầu nhanh chóng khép lại.

Chỉ chốc lát, vết đao do [Trảm Khung] chém ra hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

Tầng bình chướng vô hình kia cũng khôi phục như lúc ban đầu.

Bùi Lăng nhìn xem, khẽ gật đầu, cọc "quỷ dị" này dùng để kiểm tra hiệu quả thuật pháp, ngược lại rất không tệ.

Uy năng thuần túy của [Trảm Khung] rõ ràng mạnh hơn [Lục Hư Thiên Nhận].

Thế nhưng, [Lục Hư Thiên Nhận] có thể xuyên thấu hư không, tốc độ càng nhanh có thể tránh đủ loại thủ đoạn phòng ngự.

Sử dụng trong thực chiến, hai môn thủ đoạn này coi như mỗi người mỗi vẻ, đều rất không tệ...

Lại đợi nửa canh giờ, Bùi Lăng thấy Lam Kha thành đã không còn bất cứ điều khác thường nào, lập tức cảm thấy rất hài lòng.

Chợt bước ra một bước, lại một lần nữa xuất hiện ở gần Lam Kha thành.

Vừa mới rơi xuống đất, hắn đã mặc niệm ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Di Thiên Huyết Ngục] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Di Thiên Huyết Ngục] cần Huyền Thiên Ngọc Tiết, Thi Chúc Địa Khí, Chúng Sinh Tinh Huyết, Đọa Long Đằng..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Huyền Thiên Ngọc Tiết, Thi Chúc Địa Khí, Chúng Sinh Tinh Huyết, Đọa Long Đằng..."

"Leng keng! Hệ thống đang tu luyện cho ngài..."

Khác với lúc tu luyện trước kia, hiện tại thân phận địa vị của Bùi Lăng đều đã bước vào cao tầng nòng cốt của chín môn phái lớn, tài nguyên trong tay tầng tầng lớp lớp.

Càng quan trọng hơn là, hắn đạt được toàn bộ tài nguyên trước đó của Tô Ly Kinh.

Lúc này tu luyện những thuật pháp Phản Hư kỳ này, mặc dù đều cần thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có, nhưng bây giờ trong túi trữ vật của hắn lại là cần cái gì đều có.

Thậm chí, rất nhiều đồ vật thiên hình vạn trạng, hắn đều không nhận ra rốt cuộc là chủng loại gì, có hiệu quả gì.

Thế nhưng, hệ thống nhận ra được là được!

Bởi vậy, hiện tại hắn tu luyện, căn bản không cần cân nhắc vấn đề hệ thống đưa tặng lung tung.

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đã lấy ra toàn bộ tài nguyên tu luyện cần thiết.

Sau đó, hắn cũng tu luyện như hai lần trước, bắt đầu sử dụng những tài liệu này đánh ra từng pháp quyết...

Chương 1943: Bị tập kích (2)

Tốc độ hệ thống uỷ thác tu luyện thật nhanh, không lâu sau Bùi Lăng đã sử dụng tất cả vật liệu, lại đánh ra pháp quyết cuối cùng.

Ngay sau đó, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ phương thiên địa này lập tức hóa thành huyết sắc mênh mông.

Dòng máu tuôn ra mặt đất, trên bầu trời có huyết vũ bay lả tả.

Mỗi một giọt mưa máu đều tản ra một luồng đao ý dữ tợn, bạo ngược, máu tanh cường đại. Chỗ đi qua, cỏ cây ngăn trở, sông núi sụp đổ, địa hình thay đổi trong nháy mắt.

Dòng máu ào ạt, chỗ đi qua như ngàn vạn lưỡi dao cắt chém, sông ngòi thay đổi tuyến đường, ngọn núi đổ sụp.

Trong chốc lát, toàn bộ phương thiên địa này không ngừng rung động biến ảo, khí tượng biến đổi mấy lần, trong tầm mắt chỉ có huyết sắc cuồn cuộn như ngày tận thế tới, suối máu trào lên, bao phủ tất cả.

Nhưng chỗ dãy núi Bồng Doanh quan đều đã sụp đổ, ngọn núi bên cạnh Lam Kha thành lại vẫn lù lù bất động, không chịu chút ảnh hưởng nào.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức biến đổi pháp quyết, nhanh chóng thu hồi [Di Thiên Huyết Ngục], sau đó vội vàng bỏ chạy.

Lại qua nửa canh giờ, hắn trở về một lần nữa.

Đứng trên một khoảng đất trống bằng phẳng, Bùi Lăng không chút do dự mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Đoạn Đầu Chú] "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng bị nó điều khiển nhanh chóng lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo, bắt đầu tu luyện.

Sau một lúc lâu, theo một pháp quyết kỳ dị được kết động ra, Bùi Lăng há miệng đọc lên một văn tự, nhưng không phát ra bất kỳ giọng nói gì.

Lực lượng nguyền rủa cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Có lẽ vì chung quanh không có vật sống, không nhìn ra chút uy năng nào của [Đoạn Đầu Chú] này.

Giống như trước đó, tu luyện thuận lợi kết thúc, vừa khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng đã trốn đi thật xa.

Cách nửa canh giờ, hắn lại trở về một lần: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Ôn Tâm Chú 1 "

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lại mất đi quyền khống chế thân thể, đây là một môn thuật pháp cuối cùng.

Tu luyện xong trực tiếp rời đi.

Về phần "quỷ dị" nơi này, cứ để lại cho tông môn giải quyết đi...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đánh ra từng pháp quyết huyền diệu.

Sau một lát, đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, trong hai con ngươi Bùi Lăng lập tức dấy lên ngọn lửa đen rào rạt, sau đó đột nhiên quay đầu, không nhìn về phía Lam Kha thành mà là một phương hướng ngược lại!

Ngay sau đó, ánh mắt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng tà ác, âm u lạnh lẽo, làm liều... Õ trong ánh mắt hắn xuất hiện một hình dáng cũng không xa lạ.

Tô Ly Kinh? !

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, chắc chắn vị Tông Chủ trước đã thông qua thủ đoạn đặc thù gì đó, phát hiện hắn tạm thời rời khỏi tông môn trực tiếp đuổi giết tới đây.

Lấy thực lực hiện tại của hắn, cũng không sợ Tô Ly Kinh này, chỉ có điều...

Suy nghĩ chưa hết, ánh mắt Bùi Lăng nhìn về phía Tô Ly Kinh, tà ý trong mắt đại thịnh, trong nháy mắt đạt tới cực hạn.

Cùng lúc đó, một cự chưởng ẩn chứa thi khí hùng hậu đúng lúc rơi xuống đầu hắn!

Bởi vì thân thể bị hệ thống điều khiển, Bùi Lăng không thể tự né tránh.

Hệ thống đang thi triển nguyền rủa mới, cũng căn bản không có dự định sử dụng thủ đoạn khác!

Oanh! !

Bùi Lăng lập tức như một viên sao băng, tốc độ cực nhanh bay ngược ra, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt rơi vào trong Lam Kha thành.

Lam Kha thành như là cự thú yên tĩnh phủ phục, không có bất kỳ biến hóa nào.

Bùi Lăng rơi vào trong đó cũng lập tức biến mất không còn tăm tích, cuối cùng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì.

Giữa không trung cách thành trì không xa, một bóng dáng hoa phục kim quan lặng yên xuất hiện, về ngoài hắn ta tuấn lãng, vẻ mặt hung ác nham hiểm, chính là Tô Ly Kinh.

Tô Ly Kinh hờ hững nhìn qua Lam Kha thành trước mặt.

Trong mấy năm ngắn ngủi, từ một ngoại môn đệ tử phổ thông không có danh tiếng gì, đến bây giờ là Thánh Tử Thánh tông...

Bùi Lăng này đúng là một thiên tài!

Thế nhưng, thiên tài mạnh hơn, nếu không thể để bản thân sử dụng, không nên ở lại trên thế giới này!

Lúc trước hắn ta đã cho đối phương hai cơ hội, sẽ không cho lần thứ ba!

Hơn nữa, kẻ này trưởng thành quá nhanh, hiện tại đã là Phản Hư hậu kỳ. Nếu thật sự chờ hắn Hợp Đạo, e rằng mình cũng không có cơ hội diệt trừ đối phương nữa...

Lần này đối phương rời khỏi tông môn, mặc dù rất khiêm tốn ẩn nấp, nhưng dù sao Tô Ly Kinh cũng từng là Tông Chủ Thánh tông, lại từ nhiệm chưa lâu.

Khắp nơi cảnh nội Thánh Tông có bố trí tai mắt của hắn ta.

Chương 1944: [Ôn Tâm Chú]

Sau khi xác nhận đối phương đi một thân một mình, hắn ta lập tức tự mình chạy tới!

"Hụ khụ khụ khụ khục..."

Lúc này, Tô Ly Kinh đột nhiên phát ra một tràng ho khan không thể khống chế, theo tiếng ho khan, khóe miệng hắn ta nhanh chóng tuôn ra một dòng máu màu tím đen.

Hắn ta nhướn mày, đây là nguyền rủa mà Bùi Lăng vừa thi triển với hắn ta.

Chỉ có điều, hình như nguyền rủa này có chút vấn đề, lấy tu vi của hắn ta cũng hơi áp chế không nổi!

Tô Ly Kinh lập tức lấy ra mười viên đan dược óng ánh mượt mà, khí tức thanh linh.

Mười viên đan được này đều là đan dược chuyên dụng dùng để khu trục nguyền rủa, lại là đan dược cực phẩm.

Tô Ly Kinh không do dự chút nào, trực tiếp lấy ra mười viên đan dược nuốt vào toàn bộ, sau đó vận chuyển công pháp, theo dược lực tan ra, khí tức không ngừng biến ảo.

Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn ta ổn định trạng thái của mình.

"Nguyền rủa Phản Hư kỳ lại có thể uy hiếp được bản tọa..."

"Xem ra hắn không chỉ là vạn kiếp Hóa Thần, hơn phân nửa còn là đại đạo Phản Hư!"

"Thế nhưng, một chưởng vừa rồi của bản tọa, cho dù hắn không chết, cũng phải trọng thương hôn mê tầm vài ngày!"

"Vừa hay quỷ dị mới xuất hiện này có thể giúp bản tọa diệt trừ sạch sẽ tiểu tử này..."

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh không tiếp tục ở lại chỗ này, thời gian hắn ta rời khỏi tông môn không thể quá dài, nếu không Tư Hồng Khuynh Yến còn có bên Lệ thị sẽ phát hiện điều không đúng...

Ngay sau đó, hắn ta đánh ra một ngọn lửa màu xám sẫm, ống tay áo vung lên một cái, chợt không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau khi hắn ta rời đi, ngọn lửa màu xám sẫm lập tức hóa thành biển lửa cuồn cuộn, lại không thiêu huỷ bất kỳ sự vật gì, chỉ xóa bỏ tất cả vết tích và khí tức mà Tô Ly Kinh để lại, sau đó tự dập tắt, biến mất không còn tăm tích.

Trọng Minh tông.

Chẩm Thạch Tô thị, tổ địa.

Trong một khu rừng rậm hiếm có dấu người, ánh sáng nhạt lấp lóe, không gian dập dờn, trong giây lát Tô Ly Kinh lặng yên không tiếng động hiện ra...

Sau khi hắn ta đi vào, lập tức đánh ra linh hỏa màu xám đậm, thiêu huỷ tất cả sự bố trí ở nơi đây như vừa rồi.

Sửa sang lại bào áo, Tô Ly Kinh đang muốn cất bước nhưng lại không nhịn được, phát ra một tràng tiếng ho khan tan nát cõi lòng: "Hụ khụ khụ khụ khục...

Tô Ly Kinh đưa tay xoa ngực, khó khăn lắm mới nhịn được tiếp tục ho khan, không nhịn được cau mày, nguyền rủa vừa rồi hơi không đúng!

Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn: "Ai? !"

Còn chưa nói hết câu, hai tên tử đệ Tô thị hoa phục ngọc quan, eo đeo cốt bội phi độn mà tới.

Tô Ly Kinh không kịp suy nghĩ nhiều, lại nuốt xuống mấy viên Giải Chú Đan cực phẩm, tạm thời ngăn chặn nguyền rủa.

Sau khi hai tên tử đệ Tô thị kia hạ xuống đất, thấy rõ là Tô Ly Kinh, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức khom mình hành lễ: "Thúc tổ!"

Tô Ly Kinh nhẹ gật đầu, giọng điệu bình thản nói: "Bản tọa tùy tiện đi dạo một chút, các ngươi đừng làm phiền."

Nói xong cũng không đợi hai người kia đáp lời, hắn ta đã quay người cất bước, đi đến động phủ hiện tại của mình.

Lúc này hắn ta chỉ tạm thời áp chế nguyễn rủa, muốn hoàn toàn diệt trừ nó tận gốc còn cần thời gian!

Tô Ly Kinh vừa đi ra mấy bước đã nghe sau lưng truyền đến tiếng ho khan kịch liệt: "Hụ khụ khụ khụ khục..."

"Hụ khụ khụ khu..."

Hắn ta lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Đã thấy hai tên tử đệ Tô thị vừa hành lễ với hắn ta hoàn toàn không có dáng vẻ tinh thần vô cùng khoan khoái trước đó, bọn họ song song quỳ xuống đất, liều mạng ho khan, khóe miệng không ngừng chảy ra vết máu, chẳng mấy chốc trong thất khiếu đều có máu đen màu tím đen không ngừng tuôn ra, cả người gầy gò mảnh đẻ, sắc mặt vàng như nến, nghiễm nhiên đã mắc bệnh nan y, bệnh nặng sắp chết.

Trong nháy mắt này, hai tên tu sĩ đang lúc thanh xuân đã thoi thóp, dường như sẽ chết đi bất cứ lúc nào.

Nguyền rủa này... Có thể lan truyền!

Tô Ly Kinh mặt không đổi sắc, sau đó không do dự chút nào, giữa ngón tay lập tức bắn ra hai đoàn ngọn lửa màu xám đen.

Trong nháy mắt, hai tên tử đệ Tô thị sắp chết đã bị đốt hôi phi yên diệt, không để lại bất cứ dấu vết gì, dường như chưa từng xuất hiện ở thế gian này.

Vừa giải quyết tai hoạ ngầm này, Tô Ly Kinh chợt phát hiện lại có tử đệ Tô thị tới gần bên này.

Hắn ta không do dự chút nào, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.

Lam Kha thành.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lui lại, trong tầm mắt là một mảnh kỳ quái.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở vang lên bên tai, Bùi Lăng ngã mạnh xuống đất.

"Ầm!"

Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ phố dài nứt nẻ ra như mạng nhện.

Trong chốc lát khí tức của Bùi Lăng không thuận, sau khi ho khan vài tiếng, không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu đen lớn.

Chương 1945: [Ôn Tâm Chú] (2)

Thi khí quanh quẩn quanh người hắn như là thực chất, từng khối thi ban hiện ra, nhanh chóng lan tràn trên thể xác hắn.

Một chưởng vừa rồi của Tô Ly Kinh cực kỳ ác độc!

Nếu đổi thành một tu sĩ Phản Hư hậu kỳ phổ thông, e rằng lúc này đã sớm mất mạng ngay tại chỗ.

Dù là thiên kiêu chín môn phái lớn, chắc chắn cũng bị trọng thương sắp chết.

Chỉ có điều, nội tình của Bùi Lăng vô cùng thâm hậu, tuy hiện tại bị thương, nhưng cũng chỉ là bị thương thôi.

Điều thật sự khiến hắn cảm thấy rắc rối, lại là một chưởng kia của Tô Ly Kinh đã đánh hắn vào trong "quỷ dị" Lam Kha thành!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói:

"Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, thương thế quanh người hắn lập tức nhanh chóng khôi phục. Cả người hắn cũng rời khỏi tại chỗ, bay ra ngoài Lam Kha thành dọc theo quỹ tích lúc ngã xuống không sai chút nào.

Cứ như đang bắt đầu chiếu lại tình cảnh vừa nãy.

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng sắp rời khỏi Lam Kha thành, hắn đột nhiên quỷ dị quay về trên đường dài.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, hiện tại thương thế trên người hắn đã khôi phục bảy tám phần dưới tác dụng pháp tắc.

Nhưng nghịch chuyển chỉ pháp không thể khiến hắn trực tiếp rời khỏi Lam Kha thành!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược cực phẩm nuốt vào, trong giây lát dược lực tan ra, thương thế còn sót lại trên người hắn cũng đang khôi phục nhanh chóng.

Nhân lúc này, Bùi Lăng quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh.

Hiện tại hắn đang đứng trên một con đường dài trống rỗng, dưới chân là cái hố đập ra lúc vừa ngã xuống, lúc này cũng không có ý khôi phục.

Nhìn từ kiến trúc hai bên, chắc nơi này một con đường mà quyền quý ở lại.

Phóng tầm mắt nhìn tới, cửa son thú vòng, bức tường màu trắng đại ngói san sát nối tiếp nhau giữa hoa mộc, lầu các mơ hồ.

Chỉ có điều, Bùi Lăng triển khai thần niệm không phát hiện trong thành có sự tồn tại của bất kỳ sinh linh gì, cũng không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ thi thể gì.

Không phát hiện ra bất kỳ điều khác thường gì ở trong thành trì, chỉ có điều tất cả sinh linh không cánh mà bay!

Bùi Lăng không nhịn được nhíu chặt lông mày: "Ta không lãng quên ký ức lúc đi vào, bản chất của nơi này không giống với quỷ dị Bồng Doanh quan lúc trước..."

"Dùng pháp tắc không thể rời khỏi Lam Kha thành, vậy dùng hệ thống thử một chút...

"Thế nhưng, bây giờ trên người ta có quá nhiều tài nguyên tu luyện, tu luyện những công pháp thuật pháp khác, đồ mà hệ thống đưa tặng đều có trong túi trữ vật của ta."

"Không có chút tác dụng nào với việc rời khỏi Lam Kha thành"

" [Lục Dục Bí Điển] cần đạo lữ; [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh...

"Hiện tại chỉ có hai môn công pháp này, trên người ta không có tài nguyên hiện thành..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, dùng hệ thống uỷ thác [Lục Dục Bí Điển] trước, có thể ra ngoài là tốt nhất, nếu thất bại lập tức uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển].

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hiện tại Tô Ly Kinh còn ở bên ngoài Lam Kha thành, một khi hắn ra ngoài, chắc chắn đối phương lập tức giúp hắn cắt ngang hệ thống uỷ thác!

Cứ vậy, lại là vừa vặn!

Hắn đã có thể rời khỏi Lam Kha thành, lại có thể thuận tiện kiểm tra năm môn thuật pháp mới học một chút.

Thế là, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vô Danh công pháp] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Vô Danh công pháp] cần đạo lữ...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có đạo lữ...

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, trong nháy mắt Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, trong lòng hắn lập tức khẽ giật mình, tiếp tục tu luyện?

Không phải đưa tặng đạo lữ mới?

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống đã thao túng thân thể hắn chạy tới một phương hướng...

Ngói xanh đan trụ, cửa son thú vòng.

Trên bảng hiệu treo cao hai chữ "Kế phủ".

Phố dài trống rỗng, không biết cơn gió lạnh thổi mấy mảnh lá khô tới từ chỗ nào, xoay một cái rồi rơi xuống như tiền giấy lúc đưa tang.

Bùi Lăng nhanh chân đi đến trước cổng chính Kế phủ.

Dưới hệ thống điều khiển, hắn đá bay một cái cửa lớn, trực tiếp đi vào.

"Rầm rầm...

Ngay chớp mắt Bùi Lăng vào cửa, toàn bộ Lam Kha thành đột nhiên đổ cơn mưa nhỏ tí tách.

Bước vào bên trong, đối diện là một bức tường hạc hươu cùng xuân ngụ ý phú quý cát tường, bốn góc là hoa văn mẫu đơn hồ lô quấn nhánh liên miên, còn khảm mấy khối lưu ly thạch, sau khi dính nước mưa chiết xạ ra màu sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, càng lộ rõ về quý khí.

Sau bức tường là mấy vạc nước trưng bày trong đình viện...

Lúc này, trong vạc nước dây nhỏ rơi xuống, tầng tầng gợn sóng nổi lên.

Cuối cửa thuỳ hoa trong đình viện, hai bên lăng tiêu mọc lên từng đống, theo gió nghiêng mưa phùn, đánh rớt vô số chanh hồng.

Sau cửa ra vào khép hờ có tiếng "đông đông đông" không ngừng vang lên.

Trong lòng Bùi Lăng nghiêm nghị, đây là Kế gia!

Chương 1946: Một tuyến tiên cơ

Lúc trước hắn mang bộ nữ thi kia ra khỏi Bồng Doanh quan, nó tên Kế Sương Nhị, khi còn sống là đích nữ gia đình này!

Hiện tại "quỷ dị" Lam Kha thành này có liên quan với Kế Sương Nhi?

Đúng!

Đạo lữ mà hệ thống kiểm tra được chắc chắn là Kế Sương Nhi!

Đang nghĩ ngợi, hắn đã đi vào cửa thuỷ hoa, cùng lúc đó trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.

ầm ầm...

Một vệt chớp tím cắt ngang trời, chớp mắt chiếu sáng cả thiên địa.

Trước mắt Bùi Lăng lập tức một mảnh mênh mông, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong giây lát mới thấy phía sau cửa có một nha hoàn mặc thanh sam tiểu váy, đang nằm rạp trên mặt đất lục lọi xung quanh.

Nha hoàn này váy áo chỉnh tề, nhìn cách ăn mặc khá gọn gàng nhưng trên cổ nàng lại trống rỗng, cũng không có cái gì!

Trên mặt đất cách nàng hơi xa thì có một cái đầu, tóc đen chải Song Nha Kế, trâm hoa màu hồng nhạt, trên trâm hoa dính không ít nước bùn, rõ ràng đã ô uế.

Nàng mở to một đôi mắt trong sáng rõ ràng, đang "nhanh như chớp" nhấp nhô.

Phát hiện Bùi Lăng tiến đến, bờ môi kia lập tức mấp máy, giòn tan nói: "Kế Vũ! Mau mau giúp ta tìm đầu về! Ta còn phải làm việc nữa!"

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không để ý đến đối phương, trực tiếp đi tới.

Ngay sau đó, hắn thấy càng nhiều người Kế gia cầm trong cây chổi tay đuổi theo đầu của mình đầy sân; có người trong tay bưng chậu nước, cái đầu rơi ở trong chậu không ngừng nhảy nhót, nước tung tóe cả quãng đường; có người đang đi học, một tay cầm thư quyển, một tay đang đi nhặt đầu; có người đang dùng cơm, đầu lăn xuống giữa chén bàn, khiến cả bàn hỗn độn; còn có người đang nấu nướng, một nồi nước chế biến đến thơm ngát mười dặm, bên trong lại rơi mấy cái đầu, chìm chìm nổi nổi, da thịt đã tách rời, lộ ra xương trắng âm u...

Còn có thiếu niên đang chơi trò chơi, tay chân cùng sử dụng đuổi theo đầu của mình, đầu lăn loạn đầy đất như cúc cầu, trong miệng phát ra tiếng cười vui sướng trong trẻo; có hài đồng vốn đang đá cầu nhưng như đã chơi đến hưng phấn, quả cầu lông gà bị ném qua một bên, lại vây quanh cái đầu người nào đó đá tới đá vào, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng; còn có người đứng bên cạnh ao hoa sen, dùng thứ cây gậy cố gắng vớt đầu người nổi trên mặt nước...

Nhìn qua từng cảnh tượng ấy trong Kế gia, trong lòng Bùi Lăng càng ngày càng cảnh giác.

Vừa rồi hắn đã dùng thần niệm dò xét cả tòa Lam Kha thành, cũng không phát hiện được bất kỳ sinh linh gì tồn tại, nhưng hiện tại những người này...

Không, đây không phải người!

Vốn dĩ bọn họ đều là hộ vệ, nha hoàn, tộc nhân Kế gia... Nhưng bây giờ đều là một bộ phận của "quỷ dị".

Ngoài ra, những quỷ dị này biến thành hình người, dường như cũng bị lực lượng gì đó chém vào đầu...

Chờ chút!

Trước đây không lâu hắn thi triển [Đoạn Đầu Chú] !

Lúc này, mưa rơi càng lúc càng lớn, Bùi Lăng giẫm qua một bãi nước đọng, trong lúc ống tay áo lay động, chạy tới cuối cùng tiến vào sân nhỏ.

"Âm ẩm...

Tiếng sấm càng thêm dày đặc, mưa cũng lập tức lớn hơn, có xu thế mưa như trút nước.

"Ầm!"

Bùi Lăng lại đá bay một cái cửa sân, chỉ thấy sau cửa là một mảnh đình viện rộng lớn, trong viện có một tòa lều gỗ lẻ loi trơ trọi, xung quanh rủ xuống màn tơ, yên tĩnh đứng sừng sững.

Mưa to đập trên đỉnh, tràn ngập một tầng sương mù.

Hệ thống thao túng Bùi Lăng nghênh ngang tiến lên, một bàn tay đẩy màn tơ ra, đi vào lều gỗ, màn tơ phía sau hắn lập tức rơi xuống một lần nữa.

Trong lều một mảnh lờ mờ, phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh hình bóng lay động như chôn vùi tiến một đoàn hỗn độn.

Ngay cách đó không xa, ánh đèn như đậu, soi sáng ra một cái bàn cờ.

Bùi Lăng đi từng bước một đến bàn cờ, lúc hắn đến gần mới thấy trên bàn cờ có quân cờ trắng đen giăng khắp nơi, lại là một bàn cờ dang dở!

Đối diện bàn cờ có một bóng dáng u ám đang ngồi, tối nghĩa thâm trầm, truyền ra cảm giác quỷ dị.

Hắn không xa lạ gì với bóng dáng này, lúc trước hắn từng gặp đối phương rất nhiều lần ở trong "quỷ dị"!

Một thiếu nữ hoa phục đứng hầu bên cạnh bàn cờ.

Nàng lông mi cong mắt hạnh, khuôn mặt quyến rũ dính sương sớm, khóe miệng có một cái nốt ruồi đen, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng như sương tuyết, linh động hoạt bát.

Trên búi tóc Song Loa Kế trang trí tơ lụa ngũ thải tích lũy châu, rối tung trên đầu vai, khuyên tai vàng rơi xuống bên tai, mặc áo tay ngắn thạch thanh thêu kim quế thỏ ngọc tì bà, váy xếp nếp màu trắng nhàu kim loan điểu, thắt lưng gấm màu son rủ xuống đến dưới gối. Dáng vẻ đoan trang nội liễm, trông dịu dàng cung kính.

Quả nhiên là Kế Sương Nhi!

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ nhiều, tên đánh cờ vây kia đột nhiên ngẩng đầu.

Bên ngoài lều gỗ có một tia chớp màu tím nổ tung, tiếng sấm ầm vang liên miên.

Cùng lúc đó, quân cờ trên bàn cờ nhanh chóng biến hóa, cờ trắng không ngừng biến mất, cờ đen nhanh chóng gia tăng.

Trong giây lát, thế cuộc dừng lại, quân đen như đại quân áp cảnh, thế không thể đỡ; cờ trắng lẻ tẻ tản mát như khí số đã hết.

Đây cũng là một bàn tử cục không có bất ngờ!

Giọng người đánh cờ vây âm u lạnh lẽo, mất tiếng mở miệng:

"Cuộc đời phù du, một tuyến tiên cơ."

"Đến ngươi hạ cờ."

Chương 1947: Bác La khoáng mạch

Lời nói của hắn ta không thể nghi ngờ, Bùi Lăng nghe vậy lập tức sinh ra một loại tâm niệm không thể phản kháng đối phương.

Dường như hiện tại không còn gì quan trọng hơn đánh cờ, lại như hạ xong bàn cờ này là kết cục cuối cùng của mình, là tín niệm sinh tồn duy nhất của hắn.

Chỉ có điều, dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng không để ý đến đối phương, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Kế Sương Nhi, một phát chặn ngang ôm lấy Kế Sương Nhi.

Vẻ mặt Kế Sương Nhi rõ ràng khẽ giật mình, nhưng không có bất kỳ động tác gì phản kháng Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng trực tiếp ôm Kế Sương Nhi đặt xuống trên bàn cờ ngay trước mặt tên đánh cờ vây kia, dường như đã coi bàn cờ trở thành một cái giường tạm thời, sau đó bắt đầu đưa tay đi cởi váy áo Kế Sương Nhi...

Đầu óc Bùi Lăng lập tức trống rỗng, Kế Sương Nhi cũng nhất thời ngây người, không biết nên phản ứng gì?

Nhưng động tác trên tay Bùi Lăng lại không ngừng chút nào, cực kỳ thuần thục cởi áo ngắn của Kế Sương Nhi, trong khoảnh khắc áo ngoài của Kế Sương Nhi đã bị bỏ đi, lộ ra cánh tay và bả vai trơn bóng, nhìn trong bóng tối lại sáng như trăng thu.

Vào lúc này, phía trên bầu trời điện xà đi khắp, lôi mãng gào thét, tiếng sấm mãnh liệt như muốn san toàn bộ Kế phủ thành đất bằng, nước mưa như trút nước cọ rửa thiên địa.

Toàn bộ lều gỗ càng u ám.

Khí tức "quỷ dị" đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm.

Cảm giác kinh khủng ầm vang trào lên, như có tai họa lớn gì đó sắp giáng lâm!

Kế Sương Nhi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng kịp phản ứng, đưa tay đặt ở ngực Bùi Lăng, nhẹ nhàng đẩy.

"Kế Vũ... Đến Phù Sinh cảnh... Cứu ta..."

Bên tai Bùi Lăng lập tức vang lên một giọng yếu đuối nhát gan, cùng lúc đó thân thể hắn không bị khống chế lập tức bay ngược ra khỏi gian sân nhỏ này, sau đó thế đi không giảm, bay ngược ra khỏi Kế phủ, bay ngược ra khỏi Lam Kha thành!

Hắn vừa rơi xuống đất, khí tức "quỷ dị" Lam Kha thành lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thành trì trước mặt nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt đã từ nguy nga yên tĩnh, biến thành dáng vẻ hoang phế lâu năm thiếu tu sửa.

Cây sắn dây bò đầy trên tường thành, cỏ dại, gạch đá mấp mô đều là dấu vết loang lổ.

Cửa lâu run rẩy đứng sừng sững, thỉnh thoảng có tiếng đổ sụp yếu ớt truyền ra.

Cửa thành khép hờ phủ đầy bụi bặm thật dày.

Tòa thành trì này như chết đi trong chớp mắt.

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ không ở khu phục vụ, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ mới cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra gần đây không có đạo lữ mới phù hợp điều kiện, hệ thống đang tìm tài nguyên tu luyện thay thế..."

"Leng keng! Không kiểm tra ra tài nguyên tu luyện thay thế, lần tu luyện này kết thúc ở đây, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở không ngừng của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn nhanh chóng đứng dậy, thần niệm lập tức triển khai trùng điệp...

Chẳng mấy chốc, trong cảm giác của hắn, quanh đây đã không có bóng dáng Tô Ly Kinh, Lam Kha thành cũng không ngăn cản thần niệm của hắn dò xét nữa.

Quanh đây không có bất kỳ sinh linh gì nữa.

Trong Lam Kha thành cũng không có bất kỳ sinh linh gì.

Bùi Lăng nhướn mày, lúc này bước ra một bước, ngay sau đó bóng dáng của hắn xuất hiện ở Kế phủ trong Lam Kha thành.

Kế phủ lan suy hạnh lương, cây cối rậm rạp như nhung, phú quý như trước, chỉ có điều màu hoa văn phai nhạt, cỏ cây suy tàn như đã bỏ hoang nhiều năm.

Toàn bộ phủ đệ trống rỗng, không có nửa bóng người.

Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng đi đến sân nhỏ mà Kế Sương Nhi vừa xuất hiện.

Chẳng mấy chốc, hắn đi vào sân nhỏ sau cùng phủ đệ, cũng giống vừa rồi, sau khi đẩy cửa sân ra là một tòa lều gỗ màn tơ rủ xuống xung quanh.

Màn tơ vốn tuyết trắng đã ố vàng, tàn tạ, tùy ý bay múa trong cơn gió lạnh, trông đặc biệt đáng sợ.

Bùi Lăng bước nhanh đến phía trước, một phát vén màn tơ lên, đi vào lều gỗ.

Chỉ thấy trong lều trống trải, người đánh cờ vây, bàn cờ, Kế Sương Nhi đều đã biến mất không thấy gì nữa.

Nơi này chỉ có một chiếc quan tài thuỷ tinh quen thuộc.

Bùi Lăng nhướn mày, đây là cỗ quan tài mà hắn chôn cất Kế Sương Nhi lúc ấy!

Trên quan tài thuỷ tinh còn giữ nguyên cấm chế và phù lục lúc đó, nhưng trong quan tài lại đã không có một ai.

Thấy "quỷ dị" Lam Kha thành hoàn toàn biến mất, trên mặt Bùi Lăng lại không có chút vui mừng nào, ngược lại trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Phù Sinh cảnh...

Không có gì bất ngờ xảy ra, người đánh cờ vây vừa rồi là người muốn kéo cả hắn và toàn bộ "quỷ dị" Lam Kha thành vào Phù Sinh cảnh!

Chỉ có điều, Kế Sương Nhi kịp thời ra tay, đẩy hắn ra.

Nếu không, hiện tại hắn chỉ có tu vi Phản Hư kỳ, đã phải sớm đi đánh bàn Phù Sinh kỳ cục kia!

"Kế Sương Nhi.."

"Lần này ngươi ra tay cứu ta, lần tới ta chắc chắn phải cứu ngươi!"

"Để sau này hãy nói việc Tô Ly Kinh!"

"Hiện tại tiên lộ quan trọng!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra Truyền Âm Phù.

Chương 1948: Bác La khoáng mạch (2)

Sau khi thôi động, trong phù lục lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ổn nói: "Thánh Tử, có gì phân phó?"

Bùi Lăng bình tĩnh hỏi: "Âu Dương sư tỷ, hiện tại một mạch Kiêm Tang có bao nhiêu người ở trong tông?"

Giọng Âu Dương Tiêm Tinh truyền ra từ trong phù lục: "Hiện tại có tất cả 137 người ở trong tông môn, trong đó Trúc Cơ tiền kỳ 32 người; Trúc Cơ trung kỳ 35 người; cái khác đều là Trúc Cơ hậu kỳ"

Bùi Lăng nói: "Để tất cả bọn họ chờ ở bên ngoài sơn môn."

Âu Dương Tiêm Tỉnh lập tức nói: "Tuân mệnh!"

Dừng một chút, nàng lại hỏi: "Kim sư muội đang nghiên cứu đan thuật, có muốn dẫn theo không?"

Bùi Lăng nói: "Dẫn theo, càng nhiều người càng tốt, nhưng nhất định phải là người một nhà"

Nói đến đây, hắn nghĩ nghị, lại nói tiếp: "Trong động phủ của ta cũng có một nhóm người, gọi tất cả theo."

Âu Dương Tiêm Tỉnh nói: "Vâng!"

Truyền âm kết thúc, Bùi Lăng lại lấy ra một tấm Truyền Âm Phù khác thôi động.

Chẳng mấy chốc, trong phù lục vang lên một giọng nói trong trẻo: "Thánh Tử, chuyện gì?"

Bùi Lăng nói: "Hàn Ca sư tỷ, ta muốn đi Lưu Lam hoàng triều một chuyến, thiếu một vài người đi chung, không biết sư tỷ có thể đi cùng không?"

Lệ Hàn Ca lập tức nói: "Không có vấn đề, thân phận Thánh Tử cao cả, tùy tùng quá ít sẽ làm mất thể thống, ta có thể gọi thêm một vài tử đệ Lệ thị."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại nói: "Nếu có thể, kính xin sư tỷ gọi cả Tư Hồng thị Tư Hồng Đạc"

Lệ Hàn Ca nói: "Được."

Truyền âm kết thúc, Bùi Lăng bước ra một bước, bóng dáng nhanh chóng đi xa.

Thành trì cheo leo, vắng lặng im ắng, cơn gió mênh mông thổi qua, thổi lên vô số cát bụi.

Bác La khoáng mạch.

Toà khoáng mạch này ở trong núi sâu, mấy ngàn dặm xung quanh đều hoang tàn vắng vẻ.

Trận pháp to lớn bao phủ toàn bộ khoáng mạch, tiếng khai thác mỏ đinh đỉnh đang đang ngày đêm không ngớt.

Sau trong giếng mỏ.

Trong đường hành lang mờ tối có một bóng người cao lớn khôi ngô đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện.

Chân nguyên lưu chuyển quanh người hắn ta, chính là Trúc Cơ hậu kỳ.

Sau khi công pháp vận chuyển một chu thiên, Trịnh Kinh Sơn lập tức mở hai mắt ra, hài lòng nhẹ gật đầu. Khoảng cách Kết Đan lại càng tiến lên một bước!

Mặc dù linh khí ở Bác La sơn mạch này không dày đặc như tông môn, nhưng thắng ở chỗ thanh tịnh an toàn, không cần lo lắng tai họa trời giáng, không cần lo lắng đi sai bước nhầm, cũng không cần lo lắng sát kiếp không hiểu ra sao... Chỉ cần ổn định tâm thần, thật ra nơi đây rất ổn thỏa.

Bây giờ nghĩ lại, lúc trước mình gặp nạn mấy lần, dường như tất cả đều có liên quan với Bùi Lăng!

Miêu Thành Dương giết đến tận cửa, đánh hắn ta mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, là vì Bùi Lăng giết bào đệ của đối phương.

Kim Tố Đài giết đến tận cửa, đánh gãy hai chân của hắn ta, sỉ nhục hắn ta một trận, là vì Bùi Lăng chiếm đan dược và cơ duyên của Kim Tố Miên.

Ngay cả tới Bác La sơn mạch này đào mỏ, cũng là vì tiểu tử Bùi Lăng kiat Cũng may là, từ sau khi đến chỗ này, cuối cùng hắn ta có thể chỗ tu luyện lâu dài an ổn, cũng coi như khổ tận cam lai...

Đang nghĩ ngợi, gian ngoài vang lên một tiếng bước chân, giây lát sau một thuộc hạ vội vàng đi tới, khom lưng nói: "Trịnh quản sự, hôm nay đã đào xong khoáng thạch, kính xin quản sự tiến về kiểm kê"

Trịnh Kinh Sơn nhẹ gật đầu, vừa đứng dậy đột nhiên trước mắt trở nên hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần cảnh tượng xung quanh thay đổi, lại xuất hiện trong một chiếc huyết kiệu!

Đối diện hắn ta là một nam tử trẻ tuổi huyền áo vác đao ngồi ngay ngắn, vẻ mặt hắn lạnh lùng, khí chất bạo ngược, đang vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua hắn ta.

Bùi Lăng? !

Trịnh Kinh Sơn lập tức giật mình, không đợi hắn ta kịp phản ứng, Bùi Lăng đã từ tốn nói: "Trịnh sư huynh, sư đệ có việc muốn nhờ ngươi giúp một tay."

Nghe vậy, Trịnh Kinh Sơn đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Bùi sư... Thánh Tử! Thánh Tử có phân phó, Trịnh Kinh Sơn ta máu chảy đầu rơi, xông pha khói lửa, không chối từ!"

Mặc dù ở Bác La sơn mạch tin tức bế tắc, nhưng việc lớn như Bùi Lăng chính vị Thánh Tử, toàn bộ cảnh nội Thánh tông, thậm chí toàn bộ thiên hạ lại không ai không biết không người không hay.

Vốn cho rằng cả đời này mình chỉ có thể gian nan giãy giụa trong quặng mỏ, lại không ngờ vị sư đệ này, không, vị Thánh Tử này còn nhớ rõ mình!

Trong chốc lát tâm trạng Trịnh Kinh Sơn hơi kích động, trong nháy mắt nghĩ đến tiền đồ tốt đẹp vô số gà chó lên trời.

Đã thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một phong giấy viết thư nền đỏ chữ vàng từ trong tay áo, đưa cho hắn nói: "Thay ta đưa phong chiến thiếp này cho đương kim Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều"

Bùi Lăng đã cân nhắc qua, người được phái đi đưa chiến thiếp nhất định phải là thủ hạ thân tín của mình, nhưng nếu là Âu Dương Tiêm Tinh, chẳng may xảy ra chuyện không mau bị chính đạo làm thịt thì làm sao bây giờ?

Bởi vậy, càng nghĩ, chỉ có Trịnh Kinh Sơn thích hợp nhất!

Đưa chiến thiếp?

Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều?

Bùi Lăng muốn khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều? !

Trịnh Kinh Sơn lập tức ngây người.

Lúc này, Bùi Lăng nói tiếp: "Hiện tại ta dẫn sư huynh đến Truyền Tống Trận cách xa Lệ thị."

Chương 1949: Xuất phát!

"Tất cả việc dọc đường đều đã sắp xếp xong xuôi."

"Trong vòng mười hai canh giờ có thể đưa sư huynh đến đế đô Lam Kinh Lưu Lam hoàng triều..."

Trịnh Kinh Sơn ngơ ngác nghe, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc...

Trọng Minh tông.

Bên ngoài sơn môn.

Một tòa sườn núi nhỏ, cỏ cây như nhung, suối nước róc rách.

Sơn môn cách đó không xa đột nhiên sáng lên mười mấy đạo độn quang, trong giây lát rơi xuống đất, ánh sáng tản đi hiện ra bóng người, lại là một nhóm nữ tu kiều mị, từng người côi tư diễm dật, tóc đen má đào.

Ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh, lúc này một nữ tu vũ mị xinh đẹp như rắn mở miệng: "Nơi đây trống trải, cỏ cây đông đúc lại bách hoa hương thơm, đám người thiếp thân có thể cùng Thánh Tử chủ nhân chơi trốn tìm ở chỗ này, nếu chủ nhân bắt được thiếp thân, thiếp thân có thể cẩn thận phục thị..."

"Không sai, mặc dù suối nước này chỉ là vật phàm tục nhưng tiếp giáp Thánh tông, nhiều năm nhiễm linh cơ tiêu tán từ đại trận, đã thành linh tuyền... Không bằng lát nữa ta đi tắm, đợi Thánh Tử..." Đồng bạn của nàng rối rít đồng ý, thậm chí có người bắt đầu nhẹ cởi áo tơ.

Nhìn tình cảnh này, Thi Nam Tử từ tốn nói: "Huyễn cảnh tiểu đạo khó mà đến được nơi thanh nhã. Bùi tiên đế đã sớm nhìn thấu hư vô, sao giống đám tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong như các ngươi, cả ngày nhớ thú vui phàm trần?"

Liên Đồng Tử gật đầu: "Không sai, thú vui Tiên gia không phải thứ mà tiên hạ đẳng có khả năng tưởng tượng. Cùng lên vu sơn, cũng nên hưởng mây mưa Tiên gia ta!"

"Thế sự không mới, cả ngày luân hồi." Dư Tử Cơ chậm rãi mở miệng: "Cái gọi là nhân gian cực lạc, tiên sơn mây mưa, đều là tẻ nhạt vô vị."

"Duy chỉ có Thánh tháp ta xem phương thế giới này luân hồi, mới biết cái gì gọi là nhan sắc, cái gì gọi là dục vọng"

Đang nói, một chiếc phi toa trực tiếp xuyên qua Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận, hạ xuống sườn núi.

Sau khi hạ xuống, Lệ Hàn Ca dẫn theo mấy tử đệ Lệ thị, cùng một nam tu tuổi trẻ thanh sam giày đen lập tức xuất hiện bên ngoài phi toa.

Ống tay áo vung lên một cái, hắn ta nhanh chóng thu hồi phi toa.

Lúc này, một tử đệ Lệ thị nhìn quanh, lên tiếng hỏi: "Hàn Ca tỷ, Thánh Tử triệu chúng ta tới đây là vì việc gì?"

Lệ Hàn Ca nói: "Đợi chút nữa Thánh Tử đến sẽ biết."

Nàng liếc nhìn xung quanh, chợt nhìn về phía đám người Thi Nam Tử, khẽ gật đầu nói: "Chư vị cũng ở đây?"

Đám người Thi Nam Tử hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ, nói: "Thánh Tử cũng gọi các ngươi tới?"

Lúc nói chuyện, mấy tên nữ tu Thiên Sinh giáo xinh đẹp vũ mị đã sớm kéo lại vạt áo, giấu kỹ vẻ quyến rũ, mặt mũi đây vẻ thần thánh không thể xâm phạm, nhìn cũng không nhìn mấy tên nam tu mới tới.

Lệ Hàn Ca lơ đễnh, nói: "Không sai, chúng ta đều đạt được phân phó của Thánh Tử, vì vậy đến đây."

Đang trò chuyện, một chiếc phi thuyền bay ra từ trong sơn môn, chậm rãi hạ xuống.

Trong giây lát phi thuyền rơi xuống đất, hơn trăm tu sĩ đi xuống từ trên boong tàu.

Người cầm đầu áo gai như tuyết, đầu quấn khăn trắng, vác một chiếc quan tài đen to lớn, chính là Âu Dương Tiêm Tinh.

Nàng vốn là người đầu tiên nhận được truyền âm của Bùi Lăng, sau đó lập tức đến động phủ Thúy Lỗi sơn truyền lời. Chỉ có điều, đám thiếp thất, lô đỉnh Thi Nam Tử tu vi quá cao, vì vậy lại đến sớm hơn một mạch Kiêm Tang một bước.

Lúc này, Âu Dương Tiêm Tinh nhìn Lệ Hàn Ca, lập tức tiến lên hành lễ: "Hàn Ca sư tỷ."

Lệ Hàn Ca hỏi: "Cũng là Thánh Tử để các ngươi tới?"

Âu Dương Tiêm Tinh gật đầu nói: "Thánh Tử để chúng ta chờ hắn ở chỗ này."

Lệ Hàn Ca khẽ gật đầu, chợt không nói thêm gì nữa.

Một mạch Kiêm Tang cũng trầm mặc đứng ở một bên.

Lại là đám người Thi Nam Tử hơi buồn bực ngán ngẩm, chẳng mấy chốc lại trong bông có kim bắt đầu tranh đấu.

Chỉ có điều, chưa nói được vài câu, cỏ cây xung quanh đột nhiên bị bóng tối bao phủ vặn vẹo một trận, chợt nhảy lên một cái, hóa thành bóng người huyền áo vác đao ngang nhiên đứng đó.

Đám người thấy rõ ràng, lập tức khom mình hành lễ: "Gặp qua Thánh Tử!"

Bùi Lăng liếc nhìn một vòng, xác nhận số người, chợt nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động lấy ra một khung pháp chu cỡ lớn từ trong túi trữ vật, phân phó nói: "Xuất phát!"

Trọng Minh tông.

Chẩm Thạch Tô thị.

Tổ địa.

Tảng đá kỳ quái lởm chởm, như rừng như đào.

Trong một mảnh rừng đá vô cùng quái đản đột ngột xuất hiện một cái đầm sâu.

Kích thước đầm nước chỉ có mấy chục trượng, màu sắc đen nhánh như mực nước thuần túy.

Mặt nước bốc hơi trắng, dường như cực nóng.

Nhưng khí tức của từng đầu yêu thú đứng thẳng cạnh đầm nước lại rất cường đại, từng con đứng thẳng bất động, da lông kết đầy sương tuyết, vẻ mặt như cười mà không phải cười, cực kỳ quỷ dị, lại là bị đông lạnh chết.

Dưới đáy đầm nước tĩnh mịch, bối rối, lạnh băng.

Tô Đại trắng bệch như tờ giấy, ngồi xếp bằng phía trên bùn cát, pháp lực lưu chuyển quanh người, lại đang tu luyện.

Hắn ta đột nhiên mở hai mắt ra, trước người hắn ta đột ngột xuất hiện một bóng dáng yểu điệu.

Người đến tóc đen búi cao, mang một chiếc hoa quan hoàng điểu bách bằng vàng ròng, áo ngoài màu đen, váy ngắn mày cây nghệ, cánh tay khoác phi bạch, trông vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, yên tĩnh ưu nhã.

Chương 1950: Triều hội hoàng triều

Chỉ có điều, nàng giống với Tô Đại, khuôn mặt vô cùng tinh xảo lại trắng nõn đến không có chút huyết sắc nào, dường như được chế từ giấy tuyên, toàn thân truyền ra sự lạnh băng vô tận, không có chút sinh cơ mà người sống nên có.

Khí tức tối nghĩa mà thâm trầm.

Tô Đại lập tức khẽ giật mình, chẳng mấy chốc lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Ngươi không chết?"

Vừa nói xong, hắn ta lại lập tức hỏi: "Nhục thể của ngươi đâu?"

Nữ tu áo đen váy vàng rất ngắn gọn trả lời: "Không có."

Tô Đại nhướn mày, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Ngươi trở về chậm một bước, hiện tại Tông Chủ Thánh tông đã không phải người Tô thị"

"Muốn tái tạo đạo thể cho ngươi cần dùng đến bảo vật trấn tông"

"Không có Tông Chủ gật đầu, chỉ sợ rất khó khăn."

Nữ tu áo đen váy vàng từ tốn nói: "Sắp xếp cho ta một chỗ tu luyện, ta sẽ tự giải quyết việc tái tạo nhục thân"

Tô Đại gật đầu: "Tốt!"

Lưu Lam hoàng triều.

Lam Kinh.

Hoàng cung chính điện.

Một trận đại triều đang cử hành.

Văn võ bá quan đều áo hoa phục, đeo mỹ ngọc, mũ miện chỉnh tề, nối đuôi nhau vào điện.

Phía trên thềm son là bảo tọa điêu khắc vô số đồ án hoa mỹ, quân chủ Chung Quy thị thế hệ này ngồi nghiêm chỉnh, mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện buông xuống, che đậy khuôn mặt hắn ta, trông như vực sâu như ngục, uy nghiêm sâu nặng, có uy nghi quân lâm thiên hạ.

Trên đỉnh đầu Hoàng đế có một mặt thủy tinh kính to lớn treo cao, trong kính sương tuyết hỗn độn, chưa từng soi sáng ra chút hình ảnh nào.

Chỉ có điều, trong mặt kính lăn tăn, trong lòng quân thần ở đây cũng lạnh lùng, chính khí sáng sủa...

Lúc này, trong tay Hoàng đế cầm một tờ giấy viết thư nền đỏ chữ vàng, đang bình tĩnh quan sát phía dưới.

Đợi một Lại Bộ thị lang ra khỏi hàng bẩm báo xong rất nhiều chính vụ, lúc này Hoàng đế mới thản nhiên mở miệng: "Mấy ngày trước Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng phái người đến Lam Kinh hạ chiến thiếp."

"Sẽ phân cao thấp với trẫm ở Phúc Diệp Nguyên"

Nghe vậy, văn võ bá quan đều khẽ giật mình, chợt nhao nhao giận tím mặt: "Kẻ này hung hăng ngang ngược! Chỉ là một Thánh Tử, ngay cả Tông Chủ cũng không phải, dám khiêu chiến bệ hạ, thật sự tự rước lấy nhục!"

"Không sai! Bệ hạ có thân phận cỡ nào, tu vi bực nào, dù Tông Chủ Trọng Minh tông đương thời đến đây, cũng thất bại tan tác mà quay về, tiểu tử đó dám!"

"Hừ! Bùi Lăng này thành danh lúc thiếu niên, không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ lại cho rằng hoàng triều ta là Tô Ly Kinh, mọi chuyện đều dung túng hắn khắp nơi? !"

"Ma tông hoang đường vô đạo, giáo dưỡng ra con cháu cũng hung hãn, chỉ sợ Thánh Tử này coi trong thiên hạ đều là Trọng Minh tông."

"Bệ hạ tuyệt đối không thể để ý tới, nếu không là tự hạ thấp thân phận!"

"Đúng là như thế, bệ hạ, vi thần nguyện đến thay, tru sát ma tu này!"

"Thần cũng nguyện đi!"

"Thần xin chiến!"

"Thần tán thành!"

Quần thần quần tình xúc động, từng người tỏ ra tức giận, từ đầu đến cuối Hoàng đế ngồi trên thềm son đều là ánh mắt yên tĩnh, hắn ta hơi xua tay, toàn bộ triều đình lập tức yên tĩnh lại.

Hoàng đế nghiêng đầu, nhìn về phía một lão giả nho nhã đứng đầu đám chư thần, hỏi: "Ngô thái sư, ngươi nghĩ như thế nào?"

Lão giả kia cẩm bào đai lưng ngọc, đầu đội tam lương tiến hiền quan, khuôn mặt đoan chính, quang minh lẫm liệt, hai con ngươi trong vắt, đây là Ngô Ký Tương lần thứ tư đảm nhiệm Thái sư của Thái tử.

Hắn chậm rãi ra khỏi hàng, bình thản nói: "Triều ta coi chúng sinh bình đẳng, dù cho là ma tu, nếu có thể cải tà quy chính cũng mặc kệ hiềm khích lúc trước"

"Bùi Lăng này xuất thân địa giới Trọng Minh tông, thế hệ tổ tiên là người Trọng Minh tông, từ khi bắt đầu sinh ra đã không có lựa chọn"

"Hắn kinh tài tuyệt diễm, tuổi tác còn trẻ, nếu có thể hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để, có thể giữ lại một mạng."

"Nếu không, giết!"

Nghe vậy, Hoàng đế khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một tên thần tử khác khí chất lạnh lẽo, không giận tự uy, hỏi: "Hứa tướng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Vẻ mặt tên thần tử này đang lúc thịnh niên, mặt trắng râu ngắn, tướng mạo đường hoàng, chính là Tể tướng Hứa Thích Phủ một nhiệm kỳ này của hoàng triều, hắn ta nghe tiếng ra khỏi hàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bệ hạ, Bùi Lăng Trọng Minh tông là vạn kiếp Hóa Thần vạn năm không xuất hiện, dù tuổi tác hắn còn trẻ, lại ma tính sâu nặng."

"Không những thường tiến hành đồ thành diệt tộc, thậm chí nhiều lần thải bổ phu nhân của Tông Chủ Trọng Minh tông tiền nhiệm Tô Ly Kinh trước mặt mọi người, không hề đặt Tông Chủ bản môn vào mắt, có thể thấy trương dương bá đạo, không kiêng nể gì cả!"

"Hiện tại kẻ này đến khiêu chiến triều ta, tất nhiên cho rằng triều ta hèn nhát như Tô Ly Kinh kia, không có chút huyết tính nào.

"Đại chiến chính ma sắp ngừng, Bùi Lăng hung hăng ngang ngược như thế, chỉ sợ ma đạo không cam lòng, lại sinh sự lần nưa.

"Vì vậy, dù cuối cùng là giết hay giữ, nhất định phải thể hiện ra uy nghiêm hoàng triều với cả thiên hạ!"

"Mặc dù cùng là chín môn phái lớn, nhưng Lưu Lam hoàng triều không phải Trọng Minh tông!"

Chương 1951: Triều hội hoàng triều (2)

Tiếng nói vừa dứt, chư thần nhao nhao mở miệng phụ họa: "Hứa tướng nói cực phải! Trước đó không lâu, Luân Hồi tháp cấu kết chư tông ma đạo tạo ra đại chiến chính ma, mặc dù thời gian diễn ra trận chiến này không dài nhưng ma đạo lại hoành hành ngang ngược, lê dân sinh linh Cửu Nghi sơn đồ thán, tử đệ chính đạo chúng ta chiến tử vô số... Hiện tại chỉ là một Thánh Tử lại dám khiêu chiến bệ hạ, thật sự coi chính đạo chúng ta yêu quý chúng sinh, thuật pháp cũng mềm yếu bất lực? !"

"Người người có thể tru diệt tà ma ngoại đạo, Bùi ma tử này đã chủ động gây sự, lần này nhất định phải để Ma môn trả giá đắt!"

"Thần đề nghị có thể mời rất nhiều đồng đạo đến đây quan chiến!"

"Không sai! Nếu ma đầu Bùi Lăng kia không quy hàng, triều ta sẽ trừ ma vệ đạo ngay trước mặt cả thiên hạ! Nếu quy hàng, việc triều ta thu phục Thánh Tử Ma môn cũng có thể vang rền thiên hạ, chấn nhiếp đạo chích bát phương"

"Ha ha, Vô Thủy sơn trang thì cũng thôi, Trọng Minh tông yêu tiền như mạng, vô cùng ích kỷ, nhất là Bùi Lăng này nhập đạo chưa lâu đã thanh danh vang dội, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng không có ai càng yêu quý tính mạng mình hơn hắn, đến lúc đó nhất định chủ động xin hàng. Ta thấy, chúng ta còn cần đề phòng một chút, Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông đánh chết hắn ta vào thời khắc mấu chốt, lấy đó để giữ mặt mũi cho ma đạo."

"Nói đúng lắm, lấy thân phận của Bùi Lăng ở Trọng Minh tông, lúc đến triều ta chắc chắn có Thái Thượng trưởng lão âm thầm đi theo. Lại không thể để người này đến triều ta tùy ý giương oai, tới lui tự nhiên..."

"Còn có hồn đăng chỉ thuật, cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Ma đạo có tầng tầng lớp lớp chú sát chỉ pháp, không thể không đề phòng. Nếu không kẻ này vừa đầu hàng, đã bị Trọng Minh tông diệt khẩu sẽ rất mất hứng..."

"Ma môn vô sỉ, vẫn cần lo lắng bọn họ đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái...

Quần thần mồm năm miệng mười nói, toàn bộ quá trình căn bản không ai cân nhắc vấn đề thắng bại.

Bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ là một hậu bối, lần trước tu vi trong đại chiến chính ma vẫn chỉ là Hóa Thần kỳ, dù là thiên tài thế nào, cho dù là vạn kiếp Hóa Thần tới khiêu chiến Hoàng đế, đều là muốn chết!

Trên bảo tọa, Hoàng đế yên tĩnh nghe, thấy các thần tử bàn bạc gần đủ, lập tức mở miệng nói: "Chỉ là một hậu bối khiêu chiến, vốn trẫm cũng không có hứng thú"

"Nhưng chư vị ái khanh nói có lý, dù sao Thánh Tử Trọng Minh tông cũng là vạn kiếp Hóa Thần, nếu có thể làm việc cho triều ta, cũng là một công đức."

"Trận chiến này, trẫm tiếp."

"Thế nhưng, triều ta làm việc quang minh lỗi lạc."

"Hồng Lư tự khanh lập tức khởi hành, đến biên giới nghênh đón Thánh Tử Trọng Minh tông vào ngoại tân viện nghỉ ngơi, trong lúc Thánh Tử Trọng Minh tông ở lại, việc ăn ở của tùy tùng đi theo hắn đều theo quy cách khách quý, không được lãnh đạm"

"Trước khi chiến đấu, nhất định phải bảo đảm Thánh Tử Trọng Minh tông ở trạng thái đỉnh phong"

"Ngoài ra, mời Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Hàn Ẩm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn đến đây quan chiến, không cấm tán tu vây xem."

"Thời gian quyết định vào ba ngày sau."

"Về phần địa điểm thay đổi một chút, Phúc Diệp Nguyên quá xa xôi hoang vắng, đổi thành trên không Lam Kinh"

Chư thần rối rít khom người: "Thần tuân chỉ!"

Thấy không còn việc khác bẩm báo, Hoàng đế khẽ gật đầu: "Bãi triều:

Các thần tử hành lễ nói: "Chúng thần cung tiễn bệ hạ"

Hoàng đế đứng dậy, được rất nhiều người hầu vây quanh rời khỏi chính điện, đến buồng lò sưởi thay quần áo.

Trong buồng lò sưởi, Hoàng hậu đã chờ ở đây.

Nàng mũ phượng áo lông, dáng người thướt tha, quanh thân có hỏa diễm màu đỏ vàng bốc lên thiêu đốt, khí tức cực kỳ cường đại.

Thấy Hoàng đế đến đây, Hoàng hậu đứng dậy hành lễ, nói: "Bệ hạ, nghe nói hôm nay triều hội có việc?"

Hoàng đế khẽ gật đầu, nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông hạ chiến thiếp cho trẫm."

Thánh Tử Trọng Minh tông?

Hoàng hậu khẽ giật mình, chợt nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông này là vạn kiếp Hóa Thần, trong cùng thế hệ thật sự không người có thể địch, nhưng dám đến khiêu chiến bệ hạ cũng quá không tự lượng sức."

Hoàng đế bình thản nói: "Trẫm đã đồng ý trận chiến này, lại sai người đi mời đồng đạo Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn đến đây quan chiến."

"Cũng không cấm tán tu vây xem."

Hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Bùi Lăng này là hậu bối, tuổi tác còn nhỏ. Triều ta đóng đô vạn năm, uy danh hiển hách"

"Lúc khai chiến, bệ hạ có thể nhường hắn mấy chiêu, vừa hay thể hiện ra chút độ lượng và uy nghiêm của triều ta với khắp thiên hạ"

Hoàng đế gật đầu nói: "Được, vậy nhường hắn mười chiêu là được..."

Nói đến chỗ này, hắn ta lại hỏi: "Việt Cức vẫn chưa về?"

Hoàng hậu khẽ lắc đầu: "Chưa...

Địa giới Trọng Minh tông.

Trên bầu trời, một chiếc pháp chu to lớn phi tốc độn hành.

Toàn thân pháp chu đen nhánh, cột buồm, cửa sổ, mũi sừng...

Đều chế tạo từ di cốt, tản ra khí tức âm u lạnh lẽo đậm đặc, cả tòa pháp chu đều quấn trong một lớp thi khí màu xám đen, thi khí như là sóng lớn chập trùng mãnh liệt, vô số thi khôi phi độn, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khóc thê lương oán độc như Quỷ Vực.

Chương 1952: Ứng chiến

Nơi nó đi qua, không những rất nhiều sinh linh trên bầu trời lao nhanh né tránh, phía dưới dù là yêu thú hay tu sĩ đều nhao nhao tránh đi, sợ hãi vạn phần.

Trong một gian tĩnh thất ở tầng cao nhất pháp chu.

Cả gian phòng đều lấy da người trang trí, Tụ Linh trận trên mặt đất đều lấy con mắt sinh linh chắp vá thành phù văn, vô cùng âm trầm nhưng cũng linh cơ dạt dào.

Bóng dáng Bùi Lăng đột ngột xuất hiện ở giữa phòng.

Thần niệm nhanh chóng đảo qua mỗi một góc tĩnh thất, hắn khẽ gât đầu, trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ dấu vết bị động vào, vừa rồi không có người đi vào nơi đây.

Hắn đứng lên rời khỏi tĩnh thất, bên ngoài là một gian phòng ngủ rộng rãi hoa mỹ.

Bùi Lăng tán bào ngồi xuống vân sàng, hơi trầm ngâm.

Bộ pháp chu này là pháp bảo Hợp Đạo kỳ, một trong những tài nguyên lấy từ chỗ Tô Ly Kinh. Bên trong có thi khí dày đặc, đã đạt tới tình trạng bí cảnh tu luyện thi đạo cỡ nhỏ, tốc độ đi đường cũng rất nhanh.

Nhân khoảng thời gian đi đường này, vừa rồi Bùi Lăng đến "Tiểu Tự Tại Thiên" một chuyến, đã nói việc khiêu chiến Lưu Lam hoàng triều cho sư tôn Dược Dạ Thư biết.

Đây là vì chuẩn bị sẵn để phòng xảy ra chuyện chẳng may, dù hắn hay sư tôn Dược Dạ Thư đều không hy vọng thật sự đến tình trạng kia.

Tốt nhất, là từ đầu đến cuối đều không cần sư tôn ra mặt...

Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn nghiêm ngặt dựa theo đề nghị của ý chí Chân Tiên, triệu tập một đống lớn thủ hạ râu ria đến đây cổ vũ khí thế.

Hiện tại chỉ có Trịnh Kinh Sơn đi đưa chiến thiếp là biết việc này, đám người Lệ Hàn Ca, Âu Dương Tiêm Tinh vẫn chưa biết chút nào.

Dù sao, một khi Lệ Hàn Ca biết, Lệ thị sẽ lập tức nhận được tin tức.

Đến lúc đó nếu phái người đến đây ngăn cản... Chắc chắn tiên lộ bị đứt đoạn.

Âu Dương Tiêm Tinh chấp chưởng một mạch Kiêm Tang, nhiều người nhiều miệng, tu vi cũng không cao, nếu hiểu rõ mục đích của chuyến này, biết đâu hơi không cẩn thận sẽ tiết lộ cho Lệ thị.

Trận chiến đầu tiên này nhất định phải cẩn thận mỗi một chi tiết, có thể cẩn thận bao nhiêu thì cẩn thận bấy nhiêu.

Chỉ cần một trận chiến này thắng, tu vi của hắn đi vào Hợp Đạo, tiếp theo không cần dẫn người theo...

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Ngoài cửa truyền đến giọng Tiểu Từ, nói: "Chủ nhân, Trịnh Kinh Sơn đã trở về."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, danh môn chính phái làm việc quả nhiên đường hoàng hơn nhiều, hiện tại Trịnh Kinh Sơn có thể bình an trở về, tất nhiên Lưu Lam hoàng triều không làm khó đối phương.

Hơn nữa, lấy tu vi của Trịnh Kinh Sơn, đưa chiến thiếp xong không thể trở về nhanh như vậy, chắc Lưu Lam hoàng triều điều động tu sĩ cấp cao hộ tống hắn ta đến gần đây.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng phân phó: "Để hắn đi vào."

Tiểu Từ cung kính nói: "Vâng!"

Sau một lát, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của nàng: "Chủ nhân, đã đưa Trịnh Kinh Sơn tới"

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, cửa phòng lập tức mở ra.

Trong giây lát, chỉ thấy Trịnh Kinh Sơn đi đến một mình.

Hắn ta vừa vào cửa, cửa phòng đã lặng yên không tiếng động đóng lại.

Trịnh Kinh Sơn cẩn thận từng li từng tí đi lên trước, sắc mặt hơi trắng bệch hành lễ nói: "Thánh Tử, chiến thiếp đã đưa đến."

"Hoàng đế ngụy triều hứa hẹn ứng chiến, chỉ có điều thời gian được quyết định vào ba ngày sau, địa điểm cũng từ Phúc Diệp Nguyên đổi thành trên không Lam Kinh"

"Còn có, ngụy triều đã điều động Hồng Lư tự khanh đến biên cảnh chờ đợi, chuẩn bị nghênh đón Thánh Tử vào Lam Kinh"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, Phúc Diệp Nguyên do hắn lựa chọn là một chỗ tuyệt địa của Lưu Lam hoàng triều, vạn dặm xung quanh hoang tàn vắng vẻ, ngay cả yêu thú khai trí đều khinh thường ở lại nơi đó. Hơn nữa cỏ cây thưa thớt, rừng thiêng nước độc, ít ai lui tới. Khai chiến ở nơi đó không cần lo lắng dư chấn thuật pháp tổn thương người vô tội, nếu mình thắng chắc cũng không ai biết được, hoàng triều cũng không quá mất mặt...

Nhưng bây giờ, Lưu Lam hoàng triều đặt địa điểm ở trên không Lam Kinh!

Lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thực lực của Lưu Lam Hoàng đế, một khi đôi bên đều đốc toàn lực ứng phó, không khống chế nổi lực lượng, hậu quả kia...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng lắc đầu, Lưu Lam hoàng triều là một trong chín môn phái lớn, lại chủ trương chúng sinh bình đẳng, không quan tâm Nhân tộc dị tộc danh môn chính đạo, lúc cân nhắc việc gì chắc chắn rất chu toàn, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này.

Hơn nữa, lúc đại điển luận đan hắn cũng tận mắt thấy trên không Lam Kinh dâng lên vòng phòng hộ.

Chắc hẳn sau khi trải qua Mộng Hối lão ma đánh lén, trận pháp phòng hộ Lam Kinh càng thêm nghiêm mật, có bố trí mười phần chắc chín, đủ để đối phó trận đấu pháp của tu sĩ cấp cao, lại không cần lo lắng người bình thường bị liên lụy...

Thế là, Bùi Lăng bình tĩnh gật đầu, nói: "Được"

Tiếng nói vừa ra, hắn lập tức lấy ra một khung bình phong, nó tinh xảo, giao tiêu trên mặt bình phong âm khí sâm nhiên, chính là [Diễm Cốt La Sát Đồ] !

Chỉ có điều, bây giờ những mỹ nhân dáng về khác nhau trên bề mặt bình phong đều hóa thành khô lâu khuôn mặt dữ tợn, khí tức oán độc.

Chương 1953: Thánh Tử làm việc

Bùi Lăng đưa tay, [Diễm Cốt La Sát Đồ] lập tức bị một luồng lực lượng nhu hòa nâng lên, chậm rãi bổng bềnh đến trước mặt Trịnh Kinh Sơn.

Hắn từ tốn nói: "Ta đã triệt để luyện hóa cái này, về sau không cần lo lắng nó phản phệ, có thể tùy ý thôi động"

Trịnh Kinh Sơn khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần lập tức sắc mặt vui mừng, nhanh chóng cất kỹ [Diễm Cốt La Sát Đồ], sau đó rất cung kính hành lễ nói: "Đa tạ Thánh Tử ban thưởng!"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Nếu không có chuyện khác, ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi."

Trịnh Kinh Sơn lại hành lễ nói: "Vâng, thuộc hạ cáo lui"

Một lát, trong phòng chỉ còn một mình Bùi Lăng, hắn hơi nhắm mắt dưỡng thần.

Bích ngọc chạm rỗng hoa văn mẫu đơn quấn nhánh, trong tháp đồng sáu tầng tráng men đủ mùi thơm hoa cỏ, một trụ khói xanh lượn lờ tản ra khắp cả phòng, chẳng mấy chốc đã mờ mịt mặt mũi của hắn...

Đầm nước mênh mông vô bờ.

Không trung.

Một đám mây trắng ngưng tụ không đi, mấy quan viên cao quan đai lưng rộng đứng trên đâm mây.

Dù cơn gió mạnh phần phật, lại không thể nhấc lên góc áo của bọn họ.

Những quan viên này nam nữ đều có, còn có mấy tên hoặc trán mọc sừng hươu, hoặc vảy đuôi dưới áo bào, lại là dị tộc.

Lúc này, đám người đều là dáng vẻ đoan trang, vẻ mặt nghiêm nghị, mắt nhìn nơi xa không ngừng truyền âm trò chuyện: "Từ trước đến nay Trọng Minh tông tham tài không nghĩa, vô cùng ích kỷ, Thánh Tử Bùi Lăng thế hệ này dám can đảm khiêu chiến bệ hạ, mặc dù hung hăng ngang ngược cuồng vọng nhưng phần dũng khí này cũng khiến hắn khác với tông môn phong môn rất lớn"

"Dũng khí? Thế thì chưa hẳn!" Một quan viên dị tộc khẽ lắc đầu, khuôn mặt hắn ta không khác Nhân tộc chút nào, cái trán lại mọc lên một cặp sừng hươu như cành cây, óng ánh sáng long lanh, không hề thấy quái dị mà còn ưu nhã, tiếng nói êm tai nói, "Thánh Tử ma tông công khai khiêu khích bệ hạ triều ta, lần này xuất hành, sao lại không có rất nhiều trưởng bối tông môn hộ tống?"

"Dù tiếp theo khiêu chiến bệ hạ, chắc chắn cũng có lão ma vây quanh, ra tay cứu giúp vào thời khắc mấu chốt"

"Từ lúc bắt đầu hắn đã không cần lo lắng sinh tử, sao lại nói là có dũng khí?"

Nghe vậy, một quan viên nữ áo bào tím đai lưng ngọc, tóc dài búi vào trong mũ ô sa mở miệng nói: "Cho dù như thế, điều này cũng cần có can đảm..."

"Lúc Tông Chủ Trọng Minh tông tiền nhiệm Tô Ly Kinh vẫn là Thánh Tử, cũng không dám đến khiêu chiến triều ta."

Quan viên vảy đuôi dưới áo bào, có vẻ ngoài như ưng như sói bình tĩnh nói: "Đợi chút nữa người đến, trước hết điều tra rõ ràng, lần này có bao nhiêu Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông âm thầm bảo vệ Bùi Lăng này."

"Đến lúc đó bệ hạ ứng chiến, cũng tiện có chuẩn bị"

Quan viên cầm đầu vẻ ngoài như trung niên, thân hình hắn ta cao lớn, cánh tay rộng dài, ba sợi râu dài dưới cằm được chỉnh sửa gọn gàng, trong oai hùng lộ ra vẻ nho nhã, lúc này khép tay áo, từ tốn nói: "Nói thế nào cũng là Thánh Tử một tông, hơn nữa còn là vạn kiếp Hóa Thần"

"Chắc hẳn số Thái Thượng trưởng lão đến đây sẽ không ít hơn ba vị, thậm chí nhiều hơn"

Đám người nghe vậy rối rít gật đầu.

Ngay lúc bọn họ đang thảo luận, một chiếc pháp chu to lớn thi khí quanh quẩn xuất hiện ở phía chân trời xa xôi, nhanh chóng độn đến bên này.

Rất nhiều quan viên lập tức nhìn về phía pháp chu.

Pháp chu nguy nga như núi, tốc độ lại cực kỳ mau lẹ, chẳng mấy chốc đã phá vỡ tầng tầng biển mây, bay đến gần.

Hiển nhiên đã phát hiện những quan viên này, pháp chu chậm rãi dừng lại cách mây trắng không xa.

Nhìn qua chiếc pháp bảo phi hành Hợp Đạo kỳ này, lại cảm ứng được khí tức ma đạo sôi trào mãnh liệt trong pháp chu, đám quan chức lập tức biết, cuối cùng Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đã tới!

Lúc này quan viên cầm đầu tiến lên trước một bước, chắp tay nói: "Hạ quan Cao Huệ Cảnh, thẹn là Hồng Lư tự khanh Lưu Lam hoàng triều, phụng mệnh bệ hạ đến đây nghênh đón Thánh Tử Trọng Minh tông."

Giọng hắn ta nhu hòa, không nhanh không chậm lại như chuông đồng, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ pháp chu.

Lệ Hàn Ca, tử đệ Lệ thị, Âu Dương Tiêm Tinh, đệ tử một mạch Kiêm Tang lập tức rời khoang, tụ tập trên boong tàu.

Cách trận pháp phòng hộ của pháp chu, nhìn tu sĩ đứng trên mây cách đó không xa đều có khí tức mênh mông cường đại, nhìn từ áo bào lại là quan viên ở kinh thành Lưu Lam hoàng triều, Lệ Hàn Ca và tử đệ Lệ thị lập tức ngạc nhiên.

Trên thực tế, trước khi lên đường, Bùi Lăng đã nói cho bọn họ biết chuyến này muốn đi Lưu Lam hoàng triều.

Nhưng bọn họ tưởng rằng sẽ bí mật trà trộn vào, lại không ngờ Thánh Tử làm việc không chút che giấu!

Lúc này, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng truyền ra từ bên trong pháp chu: "Bản thánh tử không mời mà tới, làm phiền chư vị.

Cao Huệ Cảnh không kiêu ngạo không tự tỉ nói: "Bệ hạ có khẩu dụ, Thánh Tử từ xa tới, mời tới ngoại tân viện tẩy trần trước."

"Mời Thánh Tử theo hạ quan đến đây."

Lúc nói chuyện, hắn ta và đám quan viên sau lưng đều âm thầm thôi động pháp bảo, triển khai thần niệm, toàn lực tìm kiếm trong phương thiên địa này.

Chỉ nghe Bùi Lăng trả lời: "Khách theo chủ, mời!"

Chương 1954: Thánh Tử làm việc (2)

Thấy Lưu Lam hoàng triều cũng không định làm khó, lời nói cử chỉ rất khách sáo, đám người trên pháp chu dần yên lòng.

Lần trước Thánh tông tổ chức đại điển Thánh Tử, người ngụy đạo tới Thánh tông cũng lấy lễ để tiếp đón, rất tận tình chủ nhà, đây là khí độ và quy củ nên có khi làm chín môn phái lớn ở Bàn Nhai giới.

Nghĩ đến lần này Thánh Tử đến Lưu Lam hoàng triều, đối phương cũng làm giống vậy.

Lập tức có tử đệ Lệ thị nói: "Lần này Thánh Tử dẫn hơn phân nửa một mạch Kiêm Tang tới, rất có thể là tiến hành ước chiến cùng Ngọc Lân thư viện ngụy triều."

"Trước kia rất nhiều trưởng lão vì bồi dưỡng đệ tử cũng đã làm những chuyện tương tự."

Một tên tử đệ Lệ thị khác đứng bên cạnh lại khe khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Một mạch Kiêm Tang là mạch yếu nhất trong mười ba mạch nội môn ta, thực lực quá kém!"

"Hiện tại, tuy nhân số tăng lên không ít nhưng thật sự có thể chống lại đệ tử Ngọc Lân thư viện, chỉ sợ không có mấy người."

"Sớm biết vậy, nên dẫn đệ tử một mạch Âm Thiểm tới."

Lại một tên tử đệ Lệ thị nghe vậy nhưng cũng lắc đầu, khẽ nói:

"Hành động lần này của Thánh Tử rõ ràng là muốn bồi dưỡng người của mình"

"Trên cơ bản một mạch Âm Thiểm đều là người Lệ thị ta, cho dù tới, Thánh Tử cũng không để bọn họ ra sân"

Nghe vậy, mấy tên tử đệ Lệ thị ngẩn ngơ, chợt có người nói:

"Xem ra đúng là vậy. Thế nhưng, lần này Thánh Tử làm vậy lại không có ý giấu giếm Lệ thị ta, cũng coi như thẳng thắn."

Lệ Hàn Ca nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Thánh Tử sắp tiếp quản vị trí Tông Chủ, đúng là cần người của mình"

"Lệ thị ta là thế gia nhiều năm, tự có độ lượng, không cần vì thế mà trong lòng sinh ra khúc mắc."

Một tên tử đệ Lệ thị nói chuyện trước đó đột nhiên nói: "Thế nhưng, dù một mạch Kiêm Tang này yếu kém, đã được Thánh Tử đưa ra ngoài cũng là mặt mũi của Thánh tông ta, không thể quá mất mặt xấu hổ."

"Đợi chút nữa đi thông báo cho Âu Dương Tiêm Tinh"

"Đệ tử một mạch Kiêm Tang có thể chiến tử, nhưng tuyệt đối không thể tham sống sợ chết, bôi nhọ uy danh Thánh tông!"

Lệ Hàn Ca gật đầu: "Nên như thế"

Lúc này, Cao Huệ Cảnh vung ống tay áo một cái, mây trắng lập tức bốc lên biến ảo, hóa thành một chiếc thuyền hoa đi phía trước dẫn đường, độn thẳng về phía Lam Kinh.

Pháp chu lập tức đuổi theo.

Trời cao trong veo như tẩy, trời xanh cao xa, thỉnh thoảng có một đám mây trắng như sa như sương, mờ mịt cao khiết, sơn thủy phía dưới cuồn cuộn lui lại, hoặc hùng tráng, hoặc xinh đẹp, hoặc hiểm trở, hoặc đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, hoặc khói bếp lượn lờ... Đủ loại cảnh tượng dần bay lượn mà qua.

Trong lúc phi độn, Cao Huệ Cảnh cùng đám quan viên trong thuyền hoa rất nghi ngờ nhìn nhau, ven đường bọn họ đều đang thúc giục pháp bảo cùng đủ loại trận pháp phía dưới, đã dùng hết tất cả thủ đoạn dò xét, từ đầu đến cuối không phát hiện bất kỳ tu sĩ cấp cao Trọng Minh tông nào ẩn nấp ở bên!

Mặc dù pháp chu của đối phương nguy nga, chở không ít tu sĩ, khí tức rất nhiều, nhưng ở trong cảm giác phần lớn tu sĩ đều có tu vi quá thấp!

Không có một ma tu nào Hợp Đạo trở lên!

Đám người Cao Huệ Cảnh vừa thôi động thuyền hoa tiến về Lam Kinh, vừa bí mật truyền âm: "Vị Thánh Tử Trọng Minh tông này không có người hộ đạo âm thầm bảo vệ?"

"Không thể nào! Hắn là hậu nhân ngoại môn đệ tử Trọng Minh tông, đối với ma tông mà nói là theo hầu trong sạch, hiện tại chẳng những là Thánh Tử, còn là vạn kiếp Hóa Thần hiếm thấy, ma tông tuyệt đối không để hắn tự mình mạo hiểm, chắc đã dùng thủ đoạn đặc thù gì che giấu tu vi, giấu kín trong những tu sĩ cấp thấp trên pháp chu..."

"Không sai! Hiện tại không tiện tiến thêm một bước dò xét, chờ đến ngoại tân viện, sau khi sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi, mời cung phụng trình diện, chắc chắn hắn sẽ bại lộ."

"Hừ! Nơi đây là địa giới triều ta, ngược lại muốn xem Trọng Minh tông có chủ ý gì!"

Lúc nói chuyện, Cao Huệ Cảnh thôi động thuyền hoa, tốc độ bay đột nhiên tăng lên.

Pháp chu không chút do dự tăng nhanh tốc độ theo.

Trời cao vù vù như sấm, bạch hồng cắt qua bầu trời, gào thét mà đi.

Ngoại tân viện.

Nơi đây là chỗ mà Lưu Lam hoàng triều dùng để chiêu đãi khách quý, nằm ở trên không một cái hồ lớn ngoài thành Lam Kinh trăm dặm.

Từ đằng xa nhìn lại, ngoại tân viện như là một đoạn đỉnh núi treo ngược.

Bộ phận hướng lên trên rộng lớn bằng phẳng, đình đài lầu các liên miên uốn lượn, thấp thoáng có hoa ngọc cỏ lạ, ngọc thụ chỉ lan, lại có thụy hạc tưởng hươu rong chơi bên rừng, loan điểu thanh tước bay lượn đầu cành, mây che sương quấn, thúy tụ un tùm, mờ mịt cách trần, không dính chút khói lửa phàm tục nào, chỉ có khí thế của tiên gia.

Còn bộ phận đỉnh núi đảo ngược gập ghẻnh hiểm trở, tảng đá kỳ quái lỗm chổm, cây sắn dây mọc lan tràn, đằng la dày đặc rủ xuống từng đống, thỉnh thoảng thấy vượn trắng leo trèo, linh báo bay qua, có hứng thú nơi sơn dã.

Bầu trời xanh như ngọc, hai vệt độn quang một trước một sau phi độn tới.

Chương 1955: Bày tiệc mời khách...

Trong thuyền hoa phía trước, Cao Huệ Cảnh lấy ra ấn tỉ Hồng Lư tự khanh, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hào quang hiện lên, mây mù như màn tơ bao phủ ngoại tân viện thu vào ngọc câu như từ từ rút đi, lộ ra sơn thủy lầu các càng thêm tươi sáng.

Thuyền hoa nhanh chóng hạ xuống khoảng đất trống trước một tòa chính đường to lớn, khoảnh khắc bị thu hồi, một đám quan viên Cao Huệ Cảnh đứng ở trước bậc, nhìn trời hành lễ nói: "Nơi đây là ngoại tân viện, kính xin Thánh Tử vào trong nghỉ ngơi, rửa mặt tẩy trần...

Tiếng nói vừa ra, pháp chu to lớn cũng chầm chậm hạ xuống.

Pháp chu vừa dừng hẳn, một bóng dáng huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện trên boong thuyền.

Từ lúc tiến vào cảnh nội Lưu Lam hoàng triều, Lệ Hàn Ca, đám tộc nhân Lệ thị cùng một mạch Kiêm Tang đã đứng trên boong thuyền quan sát hoặc thưởng thức phong cảnh, chưa từng về khoang thuyền, lúc này thấy Bùi Lăng lập tức khom mình hành lễ: "Gặp qua Thánh Tử!"

Cảm ứng được động tĩnh của Bùi Lăng, đám người Thi Nam Tử vốn đang tự mình nghỉ ngơi trong khoang nhanh chóng thi triển độn pháp, rối rít đi đến boong thuyền, theo sát phía sau.

Nữ tu như rắn kia hành động vô cùng xinh đẹp, đi đến bên cạnh Bùi Lăng lập tức muốn "không cẩn thận" ngã vào trong ngực Thánh Tử.

Ngay lúc này, Bùi Lăng ôm quyền hoàn lễ nói: "Làm phiền chư vị"

Chợt thản nhiên phân phó: "Tất cả đi xuống"

Nữ tu lập tức không dám lỗ mãng, trong nháy mắt dáng vẻ phục tùng cụp mắt, cung kính nói: "Cẩn tuân chủ nhân phân phó"

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng dẫn theo đám người trùng điệp đi xuống pháp chu, sau khi tiện tay thu hồi pháp chu, liền được một đoàn người Cao Huệ Cảnh dẫn đường, đi vào chính đường ngoại tân viện.

Toà đại đường này cực kỳ rộng lớn, cho dù đám người Bùi Lăng khoảng hơn trăm người, cũng dư xài.

Cao Huệ Cảnh vừa dẫn theo Bùi Lăng đi vào bên trong, vừa giới thiệu: "Dựa theo quy củ triều ta, tất cả khách quý tông ta đến nơi đây, đều phải ghi chép mục đích đến và thời gian ở lại, nhưng tình huống của Thánh Tử đặc biệt, không cần vất vả như thế, chúng ta sẽ tự xử lý văn thư có liên quan."

"Nếu Thánh Tử có dự định khác, cũng có thể thông báo bất cứ lúc nào.

Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Chư vị tự tiện là được"

Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đi qua chính đường, đằng sau lại là một mảnh hồ nước như phỉ thúy, phía trên hồ nước có xây cầu hình vòm nhiều lỗ, liên hoàn như châu, ở giữa hương thơm cỏ cây, trông u tĩnh yểu nhiên.

Cao Huệ Cảnh đưa tay mời khách, ra hiệu một đoàn người Bùi Lăng đi lên một cái cầu trong đó, nói: "Hạ quan không biết sở thích của Thánh Tử, trước tiên cho người quét dọn Cúc Hồng quán, đợi chút nữa nếu Thánh Tử không thích có thể đổi chỗ ở khác."

Bùi Lăng đến chỉ vì khiêu chiến, không thèm để ý việc nhỏ thế này, nghe vậy chỉ gật đầu: "Làm phiền quý triều đã cảm thấy lo lắng, ở đâu cũng được"

Đám người Cao Huệ Cảnh nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, vẫn rất khách sáo đưa hắn đến một tòa trang viên đơn độc.

Tòa trang viên này nằm giữa mấy hồ sen, xung quanh có gia mộc vờn quanh, linh điểu nhẹ nhàng, sau khi đi vào bên trong lại vòng qua bức tường, chính là hòn non bộ cao bằng mấy người, lấy phù văn cố định dòng nước, thác nước do người tạo ra chảy xuống, chung quanh tô điểm cây điểu la, lúc giọt nước bắn tung tóe như có một đạo cầu vồng từ từ bay lên trên núi giả, dường như đưa tay ra là chạm vào.

Lại đi vào bên trong là vài tòa lầu các tinh xảo độc đáo, rải rác giữa hoa cô cây cối.

Ngoại trừ cảnh vật, tòa trang viên này còn có trận pháp phòng hộ, ngăn cách, đề phòng, tụ linh độc lập.

cẩn thận giới thiệu xong toà Cúc Hồng quán này, Cao Huệ Cảnh thấy Bùi Lăng không hề tỏ ra khó chịu, lập tức dùng hai tay dâng lên ngọc như ý điều khiển trận pháp, nói: "Thánh Tử xin cứ tự nhiên, hạ quan còn phải đi về gặp bệ hạ phục mệnh, xin thứ cho không thể tiếp tục đợi mệnh"

Ngay sau đó, hắn ta lại lấy ra một tờ Truyền Âm Phù: "Nếu Thánh Tử có bất kỳ yêu cầu gì, xin lập tức báo cho hạ quan"

Bùi Lăng ôm quyền hành lễ nói: "Làm phiền chư vị, đa tạ."

Chẳng mấy chốc, một đám quan viên Cao Huệ Cảnh nhanh chóng rời đi.

Nhìn chung quanh một vòng, Bùi Lăng sắc mặt bình tĩnh nói:

"Hàn Ca sư tỷ, Âu Dương sư tỷ, các ngươi đi theo ta."

Nói xong, hắn lại nhìn Tiểu Từ: "Tiểu Từ, ngươi sắp xếp chỗ ở một chút."

Tiểu Từ lập tức uốn gối nói: "Vâng!"

Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh cũng khẽ gật đầu: "Được"

Đám người Thi Nam Tử và đệ tử một mạch Kiêm Tang nhìn Bùi Lăng, thấy hắn không hề để ý tới mình đều không lên tiếng.

Chợt, Bùi Lăng dẫn theo Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tỉnh đi vào phòng chính cách đó không xa.

Đây là một gian phòng bày biện lịch sự tao nhã, trước đình dựng một cái đỉnh vuông bốn chân, bên trong đốt hương liệu bình tâm tĩnh khí, mùi thơm ngào ngạt đầy phòng.

Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua xung quanh, nhanh chóng kiểm tra xong trong ngoài, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, chợt ống tay áo vung lên một cái, cửa lớn lập tức tự động đóng lại.

Hắn nhanh chân đi đến chủ vị ngồi xuống, ra hiệu Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh cũng ngồi xuống phía dưới.

Chương 1956: Trùng hợp?

Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh đánh giá chung quanh, khép tay áo ngồi xuống, sau đó song song nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không nói nhảm bất kỳ điều gì, gọn gàng dứt khoát nói:

"Hàn Ca sư tỷ, Âu Dương sư tỷ, lần này đến Lưu Lam hoàng triều sẽ ở lại ba ngày."

"Trong vòng ba ngày, kính xin hai vị sư tỷ quản lý tốt rất nhiều đồng môn"

"Không được giết người, không được làm ẩu, không được chủ động gây chuyện!"

"Thế nhưng, nếu gặp phải những người khác cố ý khiêu khích, cũng không thể làm mất tên tuổi Bùi Lăng ta!"

"Tuy chuyến đi này không có trưởng bối trong môn đi cùng, nhưng ta là Thánh Tử đời này, cũng sẽ che chở các ngươi."

Lúc này Bùi Lăng thu liễm khí tức hoàn mỹ gần như không có, tiếng nói bình thản nhưng trong lời nói lại tự nhiên mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, nhìn lại đình sâu núi cao sừng sững, không thể trái nghịch.

Lần này đến địa giới Lưu Lam hoàng triều, tất nhiên hắn sẽ kiếm chế những thuộc hạ này, không được làm xằng làm bậy.

Nhưng ý chí Chân Tiên từng nói, đầu tiên lộ này khí thế làm đầu!

Bởi vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không thể làm mất tâm khí của các sư đệ sư muội!

Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh nghe lời này, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, Lệ Hàn Ca nói: "Thánh Tử yên tâm, xưa nay Lệ thị ta gia quy sâm nghiêm, chỉ huy như cánh tay, không có Thánh Tử hoặc là mệnh lệnh của ta, chắc chắn sẽ không chủ động gây chuyện thị phi"

Âu Dương Tiêm Tỉnh tiếp tục mở miệng nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh Thánh Tử! Tiếp theo, ta nhất định sẽ trông giữ một mạch Kiêm Tang thất tốt, nếu không đưa đầu tới gặp!"

Thấy Âu Dương Tiêm Tinh nói chắc chắn như thế, Bùi Lăng đang muốn lắc đầu, nhưng suy nghĩ trên con đường thành tiên cần có loại khí thế này!

Thế là, hắn khẽ gật đầu, sau đó nói: "Trong ba ngày tới, ta sẽ tu luyện ở nơi đây."

"xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có thể đến đây tìm ta"

"Nếu hiện tại không có những lời khác muốn hỏi, đi đưa bốn tên nữ tu ngụy đạo kia đến đây."

Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh đứng lên nói: "Vâng!"

Bọn họ nhanh chóng rời đi, không lâu sau cửa lớn lại mở ra, đã thấy hai nữ tử dẫn theo bốn tên nữ tu trên dưới cả người đều bị bao phủ trong một chiếc áo bào đen rộng thùng thình.

Áo bào đen có mũ trùm, lúc này mép mũ rủ xuống đến tận cằm dưới của bốn người, không lộ ra chút màu da, lọn tóc gì, ngoại trừ tư thế bước đi có thể phán đoán giới tính, cũng không nhìn thấy cái gì nữa.

Sau khi Lệ Hàn Ca vào cửa, nói: "Thánh Tử, đã đưa nữ tu ngụy đạo tới."

Bùi Lăng gật đầu: "Làm phiền hai vị sư tỷ, kính xin hai người đi xuống nghỉ ngơi"

Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh lui ra.

"Phanh."

Sau khi bọn họ đi ra ngoài, cửa lớn lập tức khép lại.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức phát động trận pháp ngăn cách trong ngoài nơi đây, toàn bộ phòng chính tự thành một thể...

Hắn nhìn về phía bốn tên nữ tu, sau đó đưa tay, cách không nhẹ nhàng vạch một cái, áo bào đen tính cả mũ trùm trên người bốn tên nữ tu đều bị chém thành từng mảnh nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức lộ ra hình dáng của bọn họ.

Nữ tu đứng ngoài cùng bên trái mặc trường sam xanh nhạt thêu hoa lan quấn nhánh tay lửng, chiêu liêu màu trắng, váy xếp nếp ba mảnh màu xanh biếc, búi Bách Hợp Kế, châu ngọc từng đống, khí tức trong trẻo tươi đẹp, trong ngọt ngào mang theo một tia khí chất thiên chân vô tà, càng có vẻ hấp dẫn.

Bên cạnh nàng là một nữ tu váy gấm thuần trắng, tóc đen búi cao, trâm cài cắm nghiêng, cổ thon dài như thiên nga, vai mảnh hẹp eo, uyển chuyển xinh đẹp, quanh người có kiếm ý dày đặc thuần túy, như mũi nhọn bị bông tuyết chầm chậm bao trùm trong tuyết lớn trắng ngần.

Tên nữ tu thứ ba mặc áo ngắn giao lĩnh tay áo lớn màu tím viền đỏ thêu nhánh thược dược, thắt lưng đồ phối hợp với váy xếp nếp màu vàng nhạt, bảo điền kim xuyến, dung mạo tuyệt đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm huyết mạch người ta sôi sục.

Khí tức của nàng cô đọng hoạt bát, quanh người có sinh cơ dạt dào, hiển nhiên căn cơ phi phàm.

Một tên nữ tu sau cùng, áo vạt cân tay lửng màu xanh hoa văn bảo tướng, áo ngắn hẹp tay áo màu trắng, váy dài xanh nhạt quấn ngực, tóc dài búi lỏng sau đầu, cài trâm hoa, dáng vẻ của nàng xinh đẹp, dung mạo lại thanh nhã tú lệ, có một loại quyến rũ mâu thuẫn lại hòa hợp.

Bùi Lăng nhớ tới ký ức ở Độ Ách uyên, lúc ấy tu vi tăng lên, hệ thống miễn phí tặng cho hắn năm tên đạo lữ, theo thứ tự là Tư Hồng Diệu Ly, Triệu Quyên Quyên, Thẩm Âm Trần, Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng...

Trong đó Triệu Quyên Quyên là đệ tử Tố Chân Thiên, tư chất thân phận của nàng đều không tầm thường; Thẩm Âm Trần là tu sĩ Hàn Ảm Kiếm tông, thiên phú xuất chúng, tư chất phi phàm, là thiên tài được Kiếm tông dốc sức bồi dưỡng trong những năm gần đây; Lâm Hàm Yên là một vị Thái Thượng trưởng lão nào đó của Yến Tê thành, thể chất đặc thù băng cơ ngọc cốt, trời sinh trăm mạch thông thuận, căn cốt tuyệt hảo, được toàn bộ Yến Tê thành coi trọng; Trần Tĩnh Mộng cũng là thần thanh xương tú, thân phận đặc thù...

Bây giờ, Lệ thị chuẩn bị cho hắn bốn nữ tu chính đạo, lại là bốn người Triệu Quyên Quyên, Thẩm Âm Trần, Lâm Hàm Yên cùng Trần Tĩnh Mộng!

"Thật sự trùng hợp..."

Chương 1957: Trùng hợp? (2)

Bùi Lăng nhìn qua bọn họ khẽ lắc đầu.

Lúc này bốn người đều bị Lệ thị lấy thủ đoạn hồn đạo yểm thần hồn tâm trí, dù bây giờ hắn hạ mệnh lệnh gì, bốn người này đều lập tức làm theo, không có bất kỳ do dự gì.

Ngoài ra, hắn lại lấy [Đố Nang Tỏa] phong bế tất cả khí tức của bốn người, nếu không vừa rồi một đoàn người Hồng Lư tự khanh Lưu Lam hoàng triều tiếp đón hắn, dù không nhận ra thân phận bốn người này, cũng có điều nghi ngờ với khí tức của các nàng.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng chậm rãi đưa tay phải ra, nhắm ngay bốn người đánh một trảo cách không.

Trên thân thể bốn người lập tức hiện ra lít nha lít nhít hồn thể, đều vẻ mặt oán độc chết lặng.

Vừa bị lôi ra, những hồn thể này liền phát ra tiếng kêu rên cuồng loạn, chợt bị một luồng lực lượng tràn trề cưỡng ép rút ra.

Trong giây lát, tất cả hồn thể đều hóa thành một luồng sương mù màu xám đen, ầm vang chui vào trong chưởng của Bùi Lăng.

Hắn hơi nắm chặt, trong khoảnh khắc đã nghiền nát thủ đoạn hồn đạo trên thân bốn người.

Trong căn phòng có cơn gió lạnh nổi lên đất bằng, lúc tiếng kêu khóc vừa đi vừa về khuấy động, bốn tên nữ tu đột nhiên tỉnh táo lại.

Bọn họ như là người chết chìm vừa bò lên bờ, toàn bộ thở dốc từng ngụm, đồng thời nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

"Đây là nơi nào?"

"Không biết...

"Chắc không phải là địa giới Ma môn..."

Nói xong, ánh mắt của các nàng lập tức nhìn về phía trên đầu Bùi Lăng.

Sau khi bốn tên nữ tu thấy rõ ràng khuôn mặt hắn, đầu tiên khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng trong lòng lập tức hoảng sợ, Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng!

Hiện tại trong số người thừa kế chín môn phái lớn, tên tuổi Bùi Lăng có thể nói không ai không biết, không người không hay!

Bốn tên nữ tu không do dự chút nào, nhanh chóng đưa tay sở về phía túi trữ vật bên hông. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã phát hiện, pháp lực toàn thân đều bị phong cấm, ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng không triệu hoán ra được.

Sắc mặt Triệu Quyên Quyên, Thẩm Âm Trần, Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng đều thay đổi!

Nhìn qua dáng vẻ bốn tên nữ tu như gặp kẻ địch mạnh, vẻ mặt Bùi Lăng bình thản.

Lúc trước ở Độ Ách uyên, hắn đã từng cứu bốn tên nữ tu này một mạng, chỉ có điều vì sau đó không làm bại lộ thân phận, hắn dùng lực lượng "Pháp" xóa sạch một bộ phận ký ức của bốn người này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ thả các ngươi rời đi"

Nghe vậy, bốn người Triệu Quyên Quyên đều không tin, Triệu Quyên Quyên nhanh chóng nói: "Ma tử bạo ngược, thiên hạ đều biết, làm gì có thái độ tỉnh táo như vậy!"

Thẩm Âm Trần lưng eo thẳng tắp, đứng như tiêu thương, ngạo nghễ nói: "Tặc tử ma môn không liêm thiếu nghĩa, không có chút uy tín nào có thể nói! Chúng ta không biết cái gì để trả lời ngươi."

Lâm Hàm Yên hừ lạnh nói: "Có bản lĩnh thì bây giờ giết chúng ta đi! Tông môn sẽ báo thù rửa hận cho chúng ta!"

Trần Tĩnh Mộng lạnh lùng nói: "Chính ma không cùng tồn tại, đã rơi vào tay ma đầu nhà ngươi, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời!"

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn tình cảnh này, sắc mặt không thay đổi chút nào, trực tiếp hỏi: "Các ngươi bị bắt được như thế nào?"

Nghe được vấn đề này, bốn tên nữ tu đều khẽ giật mình.

Bọn họ tưởng Bùi Lăng sẽ ép hỏi cách bố trí, nội tình, công pháp, gián điệp bí mật... Loại tình báo quan trọng trong tông môn của bọn họ.

Không ngờ vấn đề thứ nhất lại hoàn toàn không liên quan đến chuyện quan trọng, dù trả lời cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Bốn người Triệu Quyên Quyên nhanh chóng nhìn nhau, do dự một chút, Thẩm Âm Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Tống sư muội mời ta cùng đi phường thị du ngoạn, kết quả giữa đường gặp phải ma tu Vô Thủy sơn trang, sau đó cũng không biết cái gì nữa. ' Nói xong câu đó, nàng đột nhiên trừng mắt về phía Bùi Lăng, "Đúng rồi, Tống sư muội đâu? Ngươi đã làm gì nàng?"

Thấy Thẩm Âm Trần mở miệng, Triệu Quyên Quyên cũng nói: "Ta tu luyện một môn công pháp, Tống sư muội là luyện đan sư, nàng đưa ta một viên đan dược cực phẩm tự luyện chế, sau khi ta ăn vào ngay trước mặt nàng đã mất đi tri giác, tỉnh lại đã ở chỗ này."

Lâm Hàm Yên và Trần Tĩnh Mộng ngạc nhiên nhìn Triệu Quyên Quyên, sau đó Lâm Hàm Yên cũng nói: "Tống sư muội nói muốn khai lò luyện đan, thiếu một vị thuốc dẫn chủ yếu, cần phải đi ra sau núi ngắt lấy."

"Nàng nói tu vi của nàng thấp, vừa đi vừa về quá chậm trễ, xin ta làm thay, lúc ta đến đó không thấy thảo dược, đã bị ma tu Vô Thủy sơn trang đánh lén..."

Trần Tĩnh Mộng nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, nói: "Ta lại là vì Tống sư muội nói nàng nhớ tới sư tôn còn có rất nhiều đồng môn, trong lòng khó chịu, muốn ta cùng nàng đi khắp nơi... Cứ đi như thế, ta đột nhiên đến một tòa đại trận, dưới sự vận chuyển của trận pháp, ta không nhìn thấy nàng, sau đó cũng hoàn toàn không nghĩ ra nữa."

Nói đến đây, bốn tên nữ tu đều cảm thấy không thích hợp, tất cả bọn họ xảy ra chuyện lại đều có liên quan đến Tống sư muội!

Tống sư muội có vấn để!

Lúc này, trong lòng Bùi Lăng lập tức bừng tỉnh, chẳng trách lại trùng hợp như vậy, hóa ra là Tư Hồng Diệu Ly ra tay!

Chương 1958: Can đảm

Tiếp theo hắn lại hỏi: "Hiện tại vị Tống sư muội này ở nơi nào?"

Bốn tên nữ tu im lặng một lát, Trần Tĩnh Mộng nói: "Ở Tang Lạc thành dưới sự quản lí của Cửu Nghi sơn ta."

Cửu Nghi sơn...

Bùi Lăng khẽ cau mày, chợt tiếng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ phun ra một chữ: "Nghịch!"

Trong nháy mắt, thủ đoạn phong cấm hồn đạo vừa bị hắn bóp nát lại hội tụ xuất hiện, hơi khói màu xám đen gào thét lên, không thiếu một sợi nào dựa theo con đường bị rút lấy trước đó trở về trong cơ thể bốn tên nữ tu.

Bốn tên nữ tu chỉ hơi hoảng hốt, lại khôi phục vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to lại trống trơn tự nhiên, một mảnh mờ mịt.

Ngay sau đó, áo bào đen vỡ vụn rơi đây đất cũng bay lên rồi quay về, khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa khoác lên trên người bốn tên nữ tu, mũ trùm ép xuống, phủ lên toàn bộ khuôn mặt bọn họ.

Trong chớp mắt, bốn tên nữ tu lại về trạng thái lúc vừa đi vào.

Ở chủ vị, Bùi Lăng lắc đầu, vốn hắn dự định hỏi xong vấn đề sẽ mượn tay Tư Hồng Đạc thả bốn tên nữ tu chính đạo này đi.

Nhưng bây giờ, Tư Hồng Diệu Ly còn ở cảnh nội Cửu Nghi sơn, bốn tên nữ tu này còn biết Tư Hồng Diệu Ly có vấn đề, một khi để các nàng khôi phục sự tự do, bên Tư Hồng Diệu Ly sẽ gặp nguy hiểm!

Đương nhiên, hắn có thể dùng [lãng quên chỉ "Pháp"] khiến bốn tên nữ tu lại quên tất cả việc vừa rồi.

Nhưng lần này khác với lần trước, lần trước đại chiến chính ma vẫn còn tiếp tục, việc bốn tên nữ tu mất tích một khoảng thời gian ngắn ngủi, tu sĩ cấp cao chính đạo sẽ không ra tay tra rõ...

Nhưng bây giờ đại chiến chính ma đã kết thúc, bốn tên nữ tu lại mất tích trong địa giới chính đạo, một khi có tu sĩ nắm giữ pháp tắc Hợp Đạo kỳ ra tay, muốn giải "Pháp" do Bùi Lăng bày ra, cũng không phải một việc khó!

Hiện tại Tư Hồng Diệu Ly là người của hắn, hắn không thể để nàng đi chịu mạo hiểm như thết "Tạm thời, cứ giữ bọn họ ở bên người..."

Phía dưới ngoại tân viện.

Bên bờ hồ nước.

Cây cổ thụ cao vút chọc trời như nắp ô, che đậy một tòa trường đình kiểu dáng cổ xưa.

Lúc này, xung quanh trường đình dâng lên hơi nước như mây khói, như lụa mỏng quanh co quanh quẩn, bao quanh quẩn lấy cả trọn tòa trường đình, chỉ hơi lộ ra mái cong đấu sừng.

Trong đình vận chuyển trận pháp ngăn chặn ngoại giới nhìn trộm, mấy đại thần mặc quan phục đứng thẳng, lấy Cao Huệ Cảnh cầm đầu, mơ hồ vây quanh một lão giả áo tím râu tóc hoa râm, khí tức công chính bình hòa.

Lão giả nhắm nghiền hai mắt, cầm trong tay một thanh linh chỉ nhiều màu.

Lúc này, toàn thần linh chỉ hiện ra ánh sáng trong suốt trùng điệp như trường hà, quét ngang lục hợp bát hoang.

Ánh sáng trong trẻo này như là ánh trăng đã pha loãng, lại như lông vũ trong gió, nhẹ mềm mại hòa, không có chút cảm giác tồn tại nào, nơi đi qua như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch, ngay cả tu sĩ Hợp Đạo kỳ cũng khó có thể phát hiện.

Sau một lát, toàn bộ phương thiên địa này đều bị lặp đi lặp lại xác nhận, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, tiếng nói hòa ái:

"Không có bất kỳ tu sĩ cấp cao Trọng Minh tông nào đi theo."

Không có người hộ đạo Trọng Minh tông đi theo?

Trong mắt đám đại thần xung quanh lập tức nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc đầu bọn họ nghe nói Thánh Tử Trọng Minh tông đám can đảm khiêu chiến bệ hạ, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng càn rỡ, cho rằng có trưởng bối trong môn bảo vệ thì không kiêng nể gì cả, không biết trời cao đất rộng.

Nhưng không ngờ đối phương lại một mình hạ chiến thiếp cho Lưu Lam hoàng triều! Một mình đến Lưu Lam hoàng triều! Một mình khiêu chiến Hoàng Thượng!

Lặng im giây lát, Cao Huệ Cảnh lập tức nói: "Không có tiền bối như Thái Thượng trưởng lão hộ đạo, một mình tới khiêu chiến bệ hạ triều ta, tuy tiểu bối này là ma môn, phần can đảm này rất hiếm thấy!"

Rất nhiều đồng liêu của hắn ta nghe vậy, dù chưa mở miệng, sắc mặt đều có vẻ đồng ý.

Lúc này, lão giả mặc áo tím kia nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông tăng tu vi cực nhanh"

"Trong đại chiến chính ma lần trước, hắn mới chỉ là Hóa Thần."

"Nhưng hiện tại đã đi vào Phản Hư hậu kỳ!"

"Vạn kiếp Hóa Thần, nội tình vô cùng thâm hậu"

"Lấy tu vi Phản Hư kỳ, chỉ e tu sĩ cùng cảnh không ai có thể địch"

"Nghĩ đến đây cũng là lực lượng khiến hắn dám đến khiêu chiến bệ hạ."

Đám đại thần nghe vậy đều gật đầu.

Vạn kiếp Hóa Thần đã là truyền thuyết!

Chưa đến một năm, tu vi từ Hóa Thần vào Phản Hư đỉnh phong, loại tốc độ này chưa từng nghe thấy, chắc chắn Thánh Tử Trọng Minh tông này gặp phải cơ may lớn, tạo hóa lớn gì đó!

Nghĩ tới đây, trong lòng Cao Huệ Cảnh khe khẽ thở dài lại rất tiếc hận, hậu bối kinh tài tuyệt diễm như thế lại lớn lên ở địa giới Ma tông, không thể làm việc cho hoàng triều, tạo phúc cho lê dân.

Thế nhưng, chỉ hơi thởn thức, hắn ta đã nhanh ổn định tâm thần, mở miệng nói: "Bùi Lăng này vẫn còn quá trẻ khí thịnh! Căn bản không biết giữa Phản Hư kỳ và Hợp Đạo kỳ là sự cách biệt một trời."

"Chỉ có tiến vào Hợp Đạo kỳ mới có thể khống chế pháp tắc một cách chân chính."

"Phản Hư kỳ mạnh hơn cũng không thể so sánh với Hợp Đạo."

Chương 1959: Can đảm (2)

"Huống chi, bệ hạ cũng không phải Hợp Đạo bình thường!"

"Nếu Bùi Lăng này chịu đựng quyết tâm, lại tu luyện mấy chục trên trăm năm, đợi tu vi cũng đi vào Hợp Đạo, lại kế thừa vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông, ngược lại cũng có tư cách khiêu chiến bệ hạ."

"Thế nhưng, chắc chắn lúc đó tu vi của bệ hạ cũng đã đạt tới Hợp Đạo trung kỳ trở lên..."

Lão giả mặc áo tím kia khẽ gật đầu, sau đó nói: "Lần này không có người Trọng Minh tông đến đây hộ đạo, trong số thủ hạ Bùi Lăng mang tới, tu vi cao nhất cũng chỉ là Phản Hư"

"Ngươi chờ ở chỗ này tiếp đón thật tốt, lão phu phải trở về Lam Kinh phục mệnh bệ hạ."

Đám người Cao Huệ Cảnh lập tức chắp tay chào: "Hạ quan cung tiễn cung phụng!"

Lão giả áo tím bước ra một bước, bóng dáng và linh chỉ đều hóa thành một mảnh ánh sáng trong trẻo mịt mờ, tản vào phương thiên địa này, khoảnh khắc đã biến mất không thấy gì nữa.

Lam Kinh.

Hoàng thành.

Ngự thư phòng.

Căn phòng tĩnh mịch rộng lớn như vực sâu, xung quanh giao châu treo cao, sáng như ban ngày.

Cung nhân hoa phục tóc búi cao đai lưng rộng, hai tay khép vào trong tay áo đặt trước ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ cung thuận hầu hạ ở bên.

Lúc này Hoàng đế đang thay sang thường phục, sợi tóc đen nhánh buộc vào cánh thiện quan, ngồi sau án thư, tay nhặt bút son, đang nghe một nội thị phía dưới cung kính bẩm báo: "... Sứ giả bốn tông Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Yến Tê thành đã đến Lam Kinh"

"Hiện tại đều được sắp xếp vào quán các nghỉ ngơi."

"Trong đó sứ giả Hàn Âm Kiếm tông là Thái Thượng trưởng lão Phó Đạo Huyến."

"Phó trưởng lão muốn gặp mặt bệ hạ, bàn bạc một chút về việc đến nay đệ tử Ninh Vô Dạ và Thái tử điện hạ không rõ tung tích"

Hoàng đế không thay đổi sắc mặt, nghe đến đây bình tĩnh nói:

"Sau đó mời Phó trưởng lão vào cung."

"Về phần sứ giả khác đều tiếp đón thật tốt, đừng lãnh đạm với đồng đạo, làm mất cấp bậc lễ nghĩa của triều ta."

Nội thị lập tức đáp: "Nô tỳ cẩn tuân khẩu dụ bệ hạ"

Thấy Hoàng đế không có phân phó gì khác, hắn ta cẩn thận cáo lui rời đi.

Ngay sau đó, một lão giả áo tím đi tới ngoài cửa, sau khi đi vào bên trong hành lễ, bẩm báo nói: "Bệ hạ, đã điều tra rõ ràng"

"Lần này Bùi Lăng đến đây khiêu chiến, không có bất kỳ người hộ đạo nào ẩn nấp xung quanh"

"Tuy hắn có nhiều tùy tùng nhưng chỉ hơn mười vị Phản Hự, lại đều không phải tu sĩ Trọng Minh tông, xem hành động lời nói cử chỉ của bọn họ càng giống là nội sủng của Bùi Lăng"

Nghe vậy, trong mắt Hoàng đế lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, lập tức nhẹ gật đầu, giọng điệu bình thản nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông thế hệ này, chỉ thiên phú tu luyện đúng là kinh diễm. Bây giờ xem ra, kẻ này có thể nhanh chóng quật khởi từ nhỏ bé tầm thường, cũng không chỉ dựa vào tư chất, phần dũng khí này cũng là hơn người."

"Xưa nay triều ta yêu quý nhân tài."

"Đến lúc đó chỉ cần kẻ này bằng lòng quy hàng, chỉ nhìn phần khí phách này của hắn, trẫm sẽ nương tay."

Thời gian ba ngày vội vàng trôi qua.

Cúc Hồng quán.

Trong lư hương kim sai đồng sơn có một nén nhang khói lượn lờ, toàn bộ căn phòng linh khí dồi dào, khí tức tươi mát, yên tĩnh yên tâm.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên vân sàng, hai mắt khép hờ đang chuyên tâm tu luyện. Pháp lực vận chuyển quanh người hắn như hải dương lưu chuyển, bành trướng như nước thủy triều, khí thế liên tục tăng lên.

Mặc dù hiện tại hắn tu luyện đã không thể tăng cao tu vi, nhưng đại chiến buông xuống, lúc nào cũng phải giữ trạng thái mình ở thời kỷ đỉnh phong!

Bốn nữ tu khoác áo bào đen, mũ trùm che mặt yên tĩnh đứng hầu ở bền.

Lúc nén nhang trong lư đốt được một nửa, Bùi Lăng đột nhiên mở mắt ra.

Cùng lúc đó, cấm chế Cúc Hồng quán bị chạm vào, chợt một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài quán các: "Hạ quan Cao Huệ Cảnh, thời gian ba ngày đã đến, đặc biệt tới mời."

"Xin hỏi Thánh Tử ở như thế nào? Có chỗ nào bất tiện không?"

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện Cao Huệ Cảnh dẫn theo hai tên thuộc hạ, đang đứng trước cổng chính Cúc Hồng quán hỏi.

Hắn truyền âm trả lời: "Tất cả đều tốt, ta đã chuẩn bị ổn thỏa."

"Không biết Hoàng đế quý triều đã chuẩn bị xong chưa?"

Ngoài cửa lớn Cúc Hồng quán, Cao Huệ Cảnh nghe vậy hơi thi lễ, nói: "Bệ hạ đã đợi ở trên không Lam Kinh."

Bùi Lăng nói: "Tốt, vậy ta cũng xuất phát"

Cao Huệ Cảnh khẽ gật đầu, lại hành lễ nói: "Hạ quan sẽ đến bẩm báo với bệ hạ, quân thần tệ triều xin đợi Thánh Tử đại giá."

Tiếng nói vừa ra, Bùi Lăng cảm thấy khí tức ngoài cửa lớn nhanh chóng đi xa.

Hắn tán bào đứng dậy, chớp mắt đứng lên tu vi khí tức không có tiết ra chút nào, lại có một luồng khí thế vô cùng cường đại xông lên trời không, như một thanh hung đao tuyệt thế bổ thiên chém địa, đánh đâu thắng đó.

Con đường vô địch vạn tộc, khí thế làm đầu!

Hiện tại chưa khai chiến, thực lực của hắn cũng đã tăng lên một thành!

Ý chí Chân Tiên nói không sai!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng rời khỏi phòng chính, mở miệng nói: "Đều đến trong đình"

Giọng hắn bình thản cũng không cao, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Cúc Hồng quán, rơi vào trong tai mỗi một tu sĩ nơi đây.

Chương 1960: Ngày quyết chiến

Bốn tên nữ tu áo bào đen dáng thướt tha lại như đánh mất thần trí, nhắm mắt theo đuôi phía sau.

Bùi Lăng ở phòng chính, trước cửa là một đình viện cực kỳ rộng lớn, lót gạch xanh, ao nước xinh đẹp.

Chỉ trong nháy mắt, đám lô đỉnh Thiên Sinh giáo Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ, Thư Vũ... Lập tức xuất hiện trong đình vốn trống không, sau khi thấy Bùi Lăng nhao nhao uốn gối hành lễ: "Ba ngày không gặp, hình như tâm cảnh của Tiên Đế lại có biến hóa, thật sự đáng mừng!"

"Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết, Bùi thánh tử, ngụy đạo chỉ vì chào hỏi chúng ta đã phung phí rất nhiều, thật sự là đạo tặc của giới này, không bằng nhân cơ hội này thả ra dịch bệnh, giúp đỡ thiên địa đại nghĩa..."

"Thánh Tử chủ nhân, một ngày không gặp như là ba năm, thiếp thân nhớ Thánh Tử chủ nhân, nguyện ra sức trâu ngựa vì chủ nhân...

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn các nàng một chút, không nói bất kỳ điều gì.

Ngay sau đó, Lệ Hàn Ca dẫn theo tử đệ Lệ thị cùng Tư Hồng Đạc đến đây, sau khi đi vào cửa tròn lập tức hành lễ nói: "Thánh Tử!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía cửa tròn. Sau một lúc lâu, Âu Dương Tiêm Tinh mới mang theo đệ tử một mạch Kiêm Tang vội vàng tới: "Bái kiến Thánh Tử! Chúng ta tới chậm, xin Thánh Tử tha thứ!"

Tuy một mạch Kiêm Tang tu vi hơi thấp nhưng số người đông nhất, lúc này cùng đồng thanh nói, từng người tinh thần vô cùng khoan khoái, phấn chấn, đây sĩ khí, dường như trong ba ngày này đã khổ tu trải qua một phen thoát thai hoán cốt, trông khí thế như hồng.

Bùi Lăng khẽ gật đầu khen ngợi, các đệ tử không cần hắn mỡ miệng đốc thúc đã chủ động chăm học khổ luyện, đây cũng là chuyện tốt. Nhất là đệ tử một mạch Kiêm Tang cũng được coi là thành viên dòng chính trong tổ chức của hắn.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn đưa tay lấy ra chiếc pháp chu cỡ lớn kia, ngắn gọn nói: "Lên thuyền, đi Lam Kinh!"

Mọi người đều mừng rỡ, đồng thanh đáp: "Vâng!"

Lam Kinh.

Đây là thành trì bao la, hùng vĩ, khổng lồ nhất phía trên cương vực của Lưu Lam hoàng triều, cũng là nơi phồn hoa nhất toàn bộ hoàng triều.

Hiện tại lấy tường thành làm ranh giới, trong vòng trăm dặm có trận pháp vận chuyển, cấm chỉ tất cả sinh linh phàm tục và tu sĩ cấp thấp đi vào bên trong, ra vào đều dùng Truyền Tống Trận ngoài trăm dặm để tránh bị ngộ thương.

Trong thành, phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước, tất cả quán trà, tửu lâu, khách sạn... Đều dâng lên từng mặt thủy kính.

Lúc này trong mặt kính là một mảnh trời xanh mây trắng, xa xăm bao la.

Trước thủy kính, phàm nhân, tán tu, dị tộc chen chúc, nghĩ trăm phương ngàn kế giành một vị trí thuận tiện quan sát nhất.

"Tin đồn là thật! Vị Thánh Tử ma tông kia thật sự tới khiêu chiến bệ hạ hoàng triều?"

"Tin tức do Thiền Lâu thả ra, sao có thể là giả?"

"Đương nhiên rồi, chỉ không ngờ vị Thánh Tử kia lại to gan như vậy..."

"Ha ha, vị Thánh Tử kia còn không buông tha cho Tông Chủ phu nhân tông môn nhà mình, huống chi là những tông môn khác...

"Nói đến Tông Chủ phu nhân ma tông, chỗ tiểu đạo có ngọc giản ảnh lưu niệm từ Thiên Sinh giáo, chỉ cần tám mươi linh thạch hạ phẩm có thể phục khắc một phần..."

"Ảnh lưu niệm? Vật của Thiên Sinh giáo, tám mươi linh thạch hạ phẩm chắc chắn là giả! Dám công khai bán hàng giả ở hoàng triều, ngươi đừng chạy!"

Màu trắng bạc mới nổi lên nơi chân trời, cả tòa Lam Kinh thành đã trở nên náo nhiệt.

Vô số sinh linh chuẩn bị đầy đủ trái cây nước trà, chậm rãi đợi trò hay.

Bên ngoài đại trận hộ thành Lam Kinh, trên bầu trời có một đám mây trắng phiêu nhiên lơ lửng.

Trên mây như một mảnh lục địa, rừng hoa ao nước vây quanh một tòa thành lâu hùng vĩ, yên tĩnh đứng sừng sững.

Lúc này, trên cổng thành lọng che giương cao, rèm châu từng đống.

Trên bảo tọa chính giữa có một bóng dáng nguy nga đã ngồi ngay ngắn, mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống, không thấy rõ vẻ mặt Hoàng đế, chỉ cảm thấy khí tức của hắn ta mênh mông như biển, lại vô cùng bình tĩnh.

Bên cạnh đế tọa sắp đặt bốn chiếc ghế đặc biệt, lần lượt có bốn tên tu sĩ trang phục không hợp với hoàng triều ngồi đó.

Vị thứ nhất là một lão giả áo lam, khuôn mặt hắn ta già nua gầy gò, đôi mắt trầm tĩnh, trong trẻo như anh hài, trong tay cầm phất trần, khí chất an hòa, có ý nhanh nhẹn xuất trần; người tiếp theo là một mỹ nhân mười sáu tuổi, cung trang tiêu trâm, mặt hồng tóc đen, môi hồng rằng trắng, có thể gọi là nghỉ thái vạn phương, loan điểu đậu trên vai nàng, ưu nhã ung dung; bên cạnh nữa là nam tử trúc quan giày đen, áo vải tản ra, hắn ta vác một cây kiếm, tuấn lãng thẳng tắp, kiếm ý quanh quẩn toàn thân; cuối cùng là một tên lão tướng giáp trụ đầy đủ, trên áo giáp của hắn ta đã sớm vết thương chồng chất, vẻ thiết huyết đập vào mặt.

Chính là sứ giả Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm Tông và Yến Tê thành đến đây xem lễ.

Sau lưng bốn người này còn có mấy chục đệ tử trẻ tuổi cung kính đứng hầu, nhìn tu vi khí tức đều là bốn người hậu bối đồng môn.

Những đệ tử này quần áo chỉnh tề, hành động hữu lễ, nhìn qua có thể biết ngay do tông môn lớn nuôi dạy, chỉ có điều hình như phần lớn đều tu vi bất ổn, như có thương tích trong người còn chưa khỏi hẳn.

Chương 1961: Trợ uy cho ta!

Phía dưới sứ giả bốn tông, dựa theo phẩm cấp quan viên hoàng triều để bày rất nhiều ghế, hiện tại đã không còn chỗ ngồi.

Trước mỗi chiếc ghế đều bày linh quả linh trà, xa hoa tinh tế như đại yến sắp mỡ.

Dưới tay Phó Đạo Huyến, Thái sư Ngô Ký Tương bưng linh trà lên uống một ngụm, truyền âm hỏi: "Kiếm tử quý tông có tin tức gì không?"

"Vẫn chưa." Ánh mắt Phó Đạo Huyến rộng lớn trong trẻo, nhẹ nhàng trả lời.

Ngô Ký Tương nhẹ gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa mà nói:

"Lần trước đại chiến chính ma, sinh linh đồ thán, ma môn tặc tử tai họa vô tận!"

Phó Đạo Huyến bình tĩnh nói: "Ma đạo yêu nhân, nên giết!"

Sứ giả Tố Chân Thiên nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, tiếng như chim hoàng oanh nói: "Ma tử Trọng Minh tông đời này cũng là ma đầu hung tà ác độc, không chút kiêng dè nhất trong thế hệ ma môn trẻ tuổi.

"Luân Hồi tháp Thiếu Phù Đồ, Vô Thủy sơn trang Đế Tử, Thiên Sinh giáo Thiếu giáo chủ cũ đều kém xa ma tu này."

Tể tướng Hứa Thích Phủ cách đó không xa khẽ lắc đầu nói:

"Không phải thế hệ trẻ tuổi, là gần vạn năm qua cũng chưa từng có Ma tử đại nghịch bất đạo, hoang đường cực độ như thế!"

"Đêm trước lễ chính vị Thánh Tử, thải bổ Tông Chủ phu nhân bản môn trước mặt mọi người, thật sự chưa từng nghe thấy!"

Ngô Ký Tương thở dài: "Ma đầu như thế, tội ác từng đống, lại còn là vạn kiếp Hóa Thần..."

"Không sao." Sứ giả Cửu Nghi sơn bình tĩnh nói: "Có hung hăng ngang ngược cuồng vọng đến thế nào cũng chỉ là một hậu bối, lần này dám tới khiêu chiến chủ một nước, thật sự tự tìm đường chết."

Sứ giả Yến Tê thành khẽ gật đầu: "Chung Quỳ thị diệt từ ma tu này cũng là một công đức."

Đám người tùy ý trò chuyện, Hoàng đế ngồi phía trên đế tọa nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì...

Lúc này, mây khói ở chân trời xa xôi như là thủy triều bị cưỡng ép mở ra, một chiếc pháp chu khổng lồ nhanh chóng phi độn đến.

Phát hiện tình cảnh này, đám người lập tức dừng nói chuyện phiếm, nhao nhao nhìn về phía pháp chu.

Một trận uy áp hùng hậu, mênh mông vô hình lập tức tràn trề giáng xuống!

Trên pháp chu, Bùi Lăng đứng chắp tay ở phía trước nhất boong tàu, nhìn về phía trên không Lam Kinh đằng xa.

Đám lô Thiên Sinh giáo đỉnh Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ, Thư Vũ, Lệ Hàn Ca cùng con em thế gia Trọng Minh tông, một mạch Kiêm Tang đều đứng hầu sau lưng, người người ngẩng đầu ưỡn ngực, ống tay áo phần phật bay múa, hăng hái.

Bùi Lăng khẽ ngẩng đầu, khí thế trào lên quanh người như sông lớn càn quét, nộ hải sóng to, trong khoảnh khắc hóa giải uy áp thật lớn của tu sĩ năm tông.

Lúc này, hắn nhìn người bốn phương Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Hàn Ẩm Kiếm tông và Yến Tê thành, lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ.

Lần này khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng bây giờ Lưu Lam hoàng triều lại gọi bốn tông môn này đến?

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lại thấy trong Lam Kinh thành phía dưới người người nhốn nháo, thủy kính như rừng, từng người mặt mày hớn hở, gần như toàn bộ sinh linh đã để việc trong tay xuống, đường phố lầu các chật ních, mồm năm miệng mười bàn tán đại chiến sắp bắt đầu.

Hắn lập tức nhíu mày lại, dù một trận chiến này có kết quả như thế nào, tiếp theo nhất định là thiên hạ đều biết!

Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, phân phó đám người sau lưng: "Từ giờ trở đi, trợ uy cho ta!"

Trợ uy?

Trợ uy cái gì?

Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng Thánh Tử đã phân phó, bọn họ lập tức nói: "Tuân mệnh!"

Ngay sau đó, bọn họ nhao nhao nhìn về phía mây trắng đằng xa, cùng nhau bộc phát ra khí thế hung bạo nhất của mình.

Một mạch Kiêm Tang là phấn chấn nhất, trong ba ngày qua lấy Lệ Hàn Ca cầm đầu tử đệ Lệ thị đã cho bọn họ sử dụng rất nhiều đan dược trân quý, truyền thụ cho bọn họ rất nhiều thuật pháp uy năng cường đại mặc dù có hậu hoạn, còn đưa mỗi người một kiện pháp bảo đánh mất linh tính, Trúc Cơ kỳ cũng có thể sử dụng.

Hiện tại thực lực tất cả mọi người đều tăng lên không chỉ một bậc!

Sau đó quyết đấu với Ngọc Lân thư viện, nhất định phải dốc hết sức, tuyệt đối không thể làm Thánh Tử mất mặt!

Lúc này, Bùi Lăng cảm thấy, khí thế đám người sau lưng như trăm sông đổ về một biển, trong khoảnh khắc hòa vào khí thế của mình, vốn khí thế của hắn đã xông thẳng lên trời, lập tức liên tục tăng lên!

Lập tức, Bùi Lăng hùng vĩ mở miệng: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đời này đặc biệt tới để thỉnh giáo Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều đương nhiệm!"

Giọng của hắn như là cửu thiên lôi rơi, ầm vang giáng xuống, chỉ một thoáng cuồn cuộn truyền đi, truyền khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bước ra một bước, đã rời khỏi pháp chu, xuất hiện ở trên không trung Lam Kinh thành.

Thỉnh giáo Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều đương nhiệm?

Trong nháy mắt, khí thế mà đám người trên pháp chu đang bộc phát ra đều là trì trệ.

Vừa nãy đệ tử một mạch Kiêm Tang còn ý chí chiến đấu sục sôi, mặc sức tưởng tượng mình bách chiến bách thắng nhận được khen ngợi, toàn bộ mắt trợn tròn, sau khi kịp phản ứng lập tức vô cùng chấn động.

"Thánh, Thánh Tử muốn khiêu chiến Hoàng đế ngụy triều?"

"Không phải chúng ta và học sinh Ngọc Lân thư viện ước chiến? ?"

Chương 1962: Vì đại đạo

"Mặc dù Thánh Tử kỳ tài ngút trời lại nhập đạo chưa lâu, Hoàng đế ngụy triều là trưởng bối của Thánh Tử, đã sớm Hợp Đạo, cái này... Cái này... Chẳng lẽ Thánh Tử bị ai mê hoặc?"

"Hơn nữa, nơi đây là địa bàn ngụy triều, còn là đế đô ngụy triều, Thái Thượng trưởng lão Thánh tông ta không ở đây, cũng không truyền pháp bảo trấn tông cho Thánh Tử, là một mình xâm nhập..."

"Hiện tại ngụy triều không hợp sức tấn công chúng ta, chỉ khi nào Thánh Tử thất bại, e rằng những người này sẽ ra tay chém giết chúng ta...

"Chẳng trách ba ngày qua ngụy triều này khách sáo với chúng ta, hóa ra trong mắt bọn họ, chúng ta đã là người chết..."

Nghe các đệ tử ồn ào thảo luận, Âu Dương Tiêm Tinh lập tức lấy lại tinh thần, lập tức quát lớn: "Tất cả câm miệng! Đừng nhiễu loạn quân tâm!"

"Thánh Tử có ân nặng như núi với chúng ta, chúng ta nên cùng tồn vong với Thánh Tử!"

"Thánh tông ta là một trong chín môn phái lớn, địa vị ngang nhau với ngụy triều, bây giờ đứng trước mặt ngụy triều, ai dám làm mất mặt mũi Thánh tông ta, ai dám làm mất mặt Thánh Tử, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ!"

Rất nhiều đệ tử nghe vậy không dám nói lời nào, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ lo lắng và sợ hãi sâu sắc.

Trọng Minh tông mạnh được yếu thua, những đệ tử này có thể tiến vào nội môn, tuyệt đối không phải loại lương thiện gì. Chỉ có điều, chính vì đã trải qua sự tuyển chọn cổ trận ở ngoại môn, bọn họ quá rõ ràng lúc mình còn yếu đuối nên lựa chọn đối phó với cường giả như thế nào.

Hiện tại, đệ tử Thánh Tông bọn họ đối mặt với rất nhiều tu sĩ trước mặt, chắc chắn không có ai là kẻ yếu!

Đừng nói bọn họ căn bản không coi trọng Thánh Tử Bùi Lăng có thể đánh thắng Lưu Lam Hoàng đế, dù có thể, tiếp theo cũng cần cân nhắc đối mặt với sự vây đánh và chém giết của hoàng triều!

Âu Dương Tiêm Tỉnh nhìn quanh một vòng, truyền âm quát lớn:

"Đều giữ vững tinh thần, tiếp tục trợ uy cho Thánh Tử!"

"Vâng!" Các sư đệ sư muội cẩn thận đồng ý, cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực làm ra thái độ phấn chấn, chỉ có điều hoàn toàn không có chiến ý dạt dào, khí thế tràn đầy tự tin như vừa rồi.

Lúc này, Lệ Hàn Ca và tử đệ Lệ thị cũng trợn mắt hốc mồm, Thánh Tử bị điên rồi?

Bọn họ còn tưởng Thánh Tử đến Lưu Lam hoàng triều là vì bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, đâu ngở lại tới để khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều? !

Lệ Hàn Ca không chút do dự, trong nháy mắt lấy ra một cái ban chỉ khắc chữ vân triện "Cửu A Lệ", cắt đầu ngón tay, lấy máu bôi lên, ban chỉ nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang hơi lấp lóe.

Nàng nhanh chóng nói: "Thánh Tử khiêu chiến Lưu Lam Hoàng đế trước mặt mọi người, đại chiến sắp xảy ra, gấp! !!"

Sau khi ánh sáng lấp lóe mấy lần nhanh chóng chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, khí tức đã bay về phía tổ địa Cửu A Lệ thị.

Nhưng so sánh với phản ứng của tử đệ Lệ thị và một mạch Kiêm Tang, đám thị thiếp Thi Nam Tử cùng lô đỉnh Thiên Sinh giáo đều là vẻ mặt ung dung.

Thi Nam Tử cao ngạo nói: "Tiên Đế theo hầu cỡ nào, thân phận cỡ nào! Chỉ là ngụy đế tiểu triều huyễn cảnh, có thể để Bùi tiên đế tự mình chỉ điểm, cũng coi như một trận tạo hóa của Chung Quy thị này!"

Giọng Liên Đồng Tử lạnh nhạt: "Ngay cả loại ngụy đế huyễn cảnh đạo tâm bị long đong cũng nguyện bớt chút thì giờ chỉ giáo, xem ra Bùi tiên đế đã hoàn toàn thức tỉnh lòng dạ Tiên Đế, bảo vệ chúng sinh, thương yêu sâu kiến"

Dư Tử Cơ và Thư Vũ nhìn tình cảnh trước mắt, khẽ gật đầu.

Vị Bùi thánh tử này khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, tuy cũng nằm ngoài dự đoán của các nàng, nhưng hành động lần này lại vừa hay phù hợp với tâm ý của Luân Hồi tháp.

Dư Tử Cơ lạnh lùng nói: "Thiên địa tẩm bổ chúng sinh, chúng sinh tham lam ngu xuẩn không biết hồi báo, chỉ biết đòi lấy."

"Hiệu quả đại chiến thảo ngụy lần trước không tốt."

"Hiện tại Thánh Tử khiêu chiến Hoàng đế ngụy triều, vừa hay ở trên không Lam Kinh"

"Chờ chút nữa khai chiến, có thể xóa bỏ toàn bộ Lam Kinh trước."

Thư Vũ ôn nhu nói: "Thật ra bây giờ dòng họ Chung Quỳ thị đều ở đối diện, tùy tiện giết mấy dòng dõi Chung Quỳ thị, tàn sát một vài thần tử, trận đại chiến thảo ngụy tiếp theo có thể tiếp tục..."

"Mặc dù vị Bùi thánh tử này là người Trọng Minh tông, nhưng cũng có đại nghĩa."

"Dù trận chiến này diệt trừ bao nhiêu sinh linh, đều có thể giảm bớt gánh nặng cho phương thiên địa này...

Nữ tu Thiên Sinh giáo giống rắn kia mắt đẹp sóng ngang, quan sát tỉ mỉ cảnh tượng trước mắt, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu:

"Nơi đây có rất nhiều người xem, lại là trên không Lam Kinh, là nơi tốt để hầu hạ chủ nhân!"

"Tỷ tỷ nói không sai!" Lúc này một nữ tu vũ mị đứng bên cạnh nàng nói: "Nghe nói vị phu nhân Trọng Minh tông kia bị chân truyền tám tông vây xem, cẩn thận hầu hạ mới được chủ nhân sủng hạnh..."

Lại một nữ tu yên thị mị hành gật đầu: "Không sai! Vị phu nhân kia có thể làm được, chúng ta cũng có thể!"

"Tỷ tỷ, chúng ta còn có thể làm được càng nhiều hơn, ví dụ như thiết lập trướng màn giao tiêu ở trên trời, rửa mặt đi tắm, hiến múa cho Thánh Tử chủ nhân, sau đó..."

Chương 1963: Vì đại đạo (2)

"Còn có thể di chuyển linh điểu bay lượn, đủ loại váy sa, trâm cài tóc quanh quẩn bên cạnh Thánh Tử chủ nhân, mặc kệ lựa chọn sử dụng..."

"Ngoài ra, nơi đây là đế kinh ngụy triều, chúng ta có thể mặc áo lông của Hoàng hậu ngụy triều, lễ phục Công chúa hầu hạ chủ nhân..."

"Còn có..."

"Muội muội có một ý tưởng..."

"Ta lại bổ sung một chút...

Thế là, thị thiếp và lô đỉnh ba tông càng nói càng hào hứng, đã bắt đầu chỉ trỏ Lam Kinh và mây trắng đối diện, Lệ Hàn Ca và tử đệ Lệ thị lại tỏ ra lo lắng, không rảnh để ý đến việc bên cạnh, trong tay không ngừng bấm pháp quyết, pháp bảo lấp lóe quanh người, lại đang nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ với trưởng bối Lệ thị.

Về phần một mạch Kiêm Tang, trong mắt Âu Dương Tiêm Tinh lộ ra vẻ quyết tuyệt, trong lòng còn có ý liều chết, phần lớn đệ tử còn lại đều hoảng loạn, hốt hoảng luống cuống...

Lúc này, Hoàng đế ngồi trên đế tọa mổ hai mắt ra, ánh mắt như điện mang theo lực lượng tràn trề nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói hòa hoãn, to lớn: "Ngươi đến khiêu chiến khiến trẫm thấy rất bất ngờ."

"Trẫm chính vụ bận rộn, sở dĩ đồng ý trận chiến này cũng vì thưởng thức dũng khí của ngươi."

Tiếng nói vừa ra, chuỗi ngọc trên mũ miện khẽ nhúc nhích, Hoàng đế đã rời khỏi mây trắng, cũng xuất hiện ở trên không Lam Kinh.

Hắn ta chỉ tùy ý đạp không mà đứng nhưng khí thế đế vương một triều đã sôi trào mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt!

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn qua Hoàng đế, đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến.

Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy khí thế trên người mình bắt đầu kịch liệt hạ xuống!

Chưa biết rõ ràng đây là có chuyện gì, khí thế của Bùi Lăng đã nhanh chóng suy sụp, thậm chí hạ xuống tình trạng còn không bằng trạng thái trước đó.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy khí thế của Hoàng đế như sóng to gió lớn gầm thét nhào lên, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn ngăn chặn khí thế của hắn!

Bùi Lăng nhướn mày, nhanh chóng hiểu rõ, những sư đệ sư muội trợ uy cho hắn xảy ra vấn đề!

Hiện tại người thật sự còn có thể cổ vũ khí thế cho hắn, chỉ có hơn mười người Thi Nam Tử kia!

Đang nghĩ ngợi, Lưu Lam Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói: "Trước khi khai chiến, trẫm có một vấn đề."

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong chốc lát cũng không quan tâm đến việc khí thế kia, bình tĩnh nói: "Tiền bối mời nói.

Hoàng đế hỏi: "Vì sao muốn tới khiêu chiến trẫm?"

Tất nhiên là vì tiên lộ!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lanh lảnh mạnh mẽ nói: "Vì đại đạo!"

Vì đại đạo?

Hoàng đế ngẩn ngơ, sứ giả bốn tông môn Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông và Yến Tê thành, cùng các đệ tử đều ngạc nhiên.

Đây là lý do đối phương chạy vạn dặm xa xôi tới chịu chết?

Hoàng đế khẽ nhíu mày, nghe lý do này hơi hoang dường nhưng nếu thật sự là một vị tu sĩ không tiếc tất cả truy cầu đại đạo, hành động lần này lại rất bình thường!

Trên con đường Tu Chân giới đến đây, cũng là từng vị tổ tiên không màng sống chết, lấy huyết nhục, tính mệnh, thần hồn...

Tìm kiếm từng chút một, hoàn thiện từng chút một, mới mở ra thứ chưa từng có.

Nghĩ tới đây, ánh mắt tu sĩ chính đạo nhìn về phía Bùi Lăng lập tức kính trọng hơn mấy phần.

Vị Thánh Tử ma tông này nổi tiếng kinh tài tuyệt diễm, tuổi tác như thế đã là vạn kiếp Hóa Thần, đã vào Phản Hư, có thể xưng vạn năm không xuất hiện.

Tiếp theo, dù Bùi Lăng này không làm gì, vị trí Tông chủ Trọng Minh tông đã là vật trong bàn tay, kia là địa vị quyền thế mà biết bao người ở phương thiên địa này muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, cùng thọ nguyên dài dằng dặc, phú quý đây trời.

Lấy tuổi tác này từng bước tu luyện, tiến thêm một bước, đạt được càng nhiều quyền thế thọ nguyên cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng Bùi Lăng lại không thèm để ý tất cả những thứ dễ như trở bàn tay này, vạn dặm xa xôi chạy đến hoàng triều khiêu chiến tiền bối Hợp Đạo, chỉ vì truy tìm "Đạo" trong lòng, tâm tính như thế, khí phách như thế, cho dù tội ác tội lỗi chồng chất cũng đủ để gọi là người cầu đạo chân chính!

Sắc mặt Hoàng đế nghiêm nghị, lại lập tức sửa xưng hô: "Bùi đạo hữu thanh xuân chính thịnh, tiền đồ vô lượng, có thể làm việc như thế vì đạo tâm, trẫm thật không đành lòng để thiên kiêu ngọc thụ như vậy chết yếu."

"Tổ tiên đạo hữu là môn nhân Trọng Minh tông, lúc nhập đạo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bái nhập ma tông."

"Thật ra trong thiên hạ có rất nhiều tình huống như vậy."

"Lễ Bộ thượng thư, Công Bộ thị lang, Ngự Sử thời đại phu triều ta... Đều là hậu nhân ma môn"

"Thậm chí Chu viện phán Thái Y viện còn là đích truyền Vô Thủy sơn trang."

"Bọn họ đều là lúc còn nhỏ ngây thơ, nhầm đường lạc lối, sau khi trưởng thành hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, vào hoàng triều ta."

"Xưa nay triều ta ý chí rộng rãi, chỉ cần đạo hữu bằng lòng lạc đường biết quay lại, chắc chắn quét dọn giường chiếu đối đãi, ủy thác trách nhiệm."

Nghe vậy, vẻ mặt sứ giả Cửu Nghi sơn hơi lay động, gật đầu nói:

"Hoàng triều dự định mời chào kẻ này?"

Suy nghĩ một chút, không đợi quan viên hoàng triều trả lời, lão giả này đã nói: "Chỉ tư chất của Bùi Lăng đúng là xưa nay hiếm thấy. Rơi vào ma tông thật sự hơi đáng tiếc."

Chương 1964: Chính đạo... Ma đạo...

Sứ giả Yến Tê thành lạnh nhạt nói: "Đại chiến chính ma vừa kết thúc chưa lâu, nếu hắn nguyện ý quy hàng, có thể nâng cao thanh thế chính đạo ta, cũng có thể để khắp thiên hạ đều biết, tà ma ngoại đạo sẽ không lâu dài!"

Hắn ta hơi chuyển động cái cổ, giáp trụ chuyển động theo, tiếng kim thiết va chạm ầm vang rung động: "Nếu hành động lần này của hoàng triều có thể thành công, rất là không tệ"

Nghe giọng điệu của hai người, sứ giả Tố Chân Thiên lại nhíu mày, nàng tóc mây xinh đẹp, mày ngài răng trắng, lúc nhẹ nhăn mày như cành mẫu đơn rủ xuống, thược dược lồng khói, có thể nói là nhan sắc tươi đẹp, mặt mày thướt tha, nói: "Nhưng kẻ này trời sinh tính tình bạo ngược làm liều, từ lúc Trúc Cơ đã tội ác chồng chất, nhìn hành động trước kia, chỉ sợ không có thuốc nào cứu được..."

Phó Đạo Huyến mặt không biểu tình: "Trọng Minh tông mạnh được yếu thua, ngay từ khi làm ngoại môn đệ tử đã bị hoàn cảnh khốc liệt ép buộc đến tình trạng tâm như cầm thú, từ trước đến nay sợ uy không có đức. Tổ tiên kẻ này là ngoại môn đệ tử Trọng Minh tông, gia học uyên thâm, e rằng ma tính sâu nặng đã sớm thâm căn cố đế"

Lúc này, Bùi Lăng cảm thấy khí thế trên người mình càng ngày càng yếu như nến tàn trong gió, ngay cả tu vi cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, trên bầu trời như là vũng bùn vô hình khiến hắn chìm sâu trong đó, mỗi một hành động, ngay cả hô hấp cũng đặc biệt nặng nề, không nhịn được lông mày cau chặt.

Ở đối diện hắn, Hoàng đế còn đang nói tiếp: "Ngươi đã muốn truy tìm đại đạo, có biết từ lúc bắt đầu tứ tông ma đạo đã đi lầm đường lạc lối."

"Cho dù tu vi cao tuyệt, vẫn có thiên địa gánh chịu."

"Cho dù đánh vỡ thiên địa, sinh tồn hư không, nhưng trong mênh mông có thấy ai phi thăng?"

"Có thể thấy dựa vào cướp giật hoàn thiện bản thân, phóng túng đến cực hạn cũng chỉ một thân một mình"

"Đại đạo chân chính càng ở chỗ đức hạnh."

"Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú với những đạo lý này, chúng ta có thể kề đầu gối nói chuyện lâu, nhất định biết gì nói nấy."

"Đạo hữu đang lạc đường, càng chạy càng sai, mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn."

"Kính xin đạo hữu nghĩ lại!"

Rất nhiều tán tu và lê dân phía dưới nghe thấy cuộc nói chuyện này đều nghẹn họng nhìn trân trối, Thánh Tử ma tông đến khiêu chiến Hoàng đế hoàng triều, đã khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được.

Lại không ngờ đại chiến sắp mở ra, Hoàng đế hoàng triều lại chủ động mời chào Bùi Lăng trước mặt mọi người?

Đây là tình huống như thế nào?

Còn có, ma đầu kia sẽ đồng ý sao?

Trên vòm trời, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh lắc đầu, từ khi hắn Luyện Khí nhập đạo, vừa đạp vào con đường tu luyện, mục đích của hắn là tìm tông môn chính đạo, cần cù chăm chỉ tu luyện.

Về sau trở thành đệ tử Trọng Minh tông, thấy được ma môn âm u, máu tanh, hắn càng hướng tới tông môn chính đạo.

Nhất là sau khi Trúc Cơ đến Lưu Lam hoàng triều du lịch, cảm nhận được tác phong khác biệt quá nhiều giữa hoàng triều và Trọng Minh tông, càng thêm hâm mộ.

Nhưng lúc đó hắn đã được Lệ thị nâng đỡ, chịu rất nhiều ân huệ của Lệ thị. Cho nên, dù vô cùng thích tập tục hoàng triều, đại điển luận đan chưa kết thúc, hắn đã để lại rất nhiều đan dược, nhẹ nhàng rời đi.

Sau khi trở thành chân truyền, xảy ra việc kia với Tư Hồng Khuynh Yến, gần như trong vòng một đêm đã khiến bên chính đạo người người kêu đánh... Lúc đó, Bùi Lăng sứt đầu mẻ trán, căn bản không rảnh để ý tới.

Lúc đại chiến chính ma, thấy tình trạng thê thảm của rất nhiều sinh linh vô tội chính đạo, Bùi Lăng dần dần thấy được bản chất thế giới này, hắn bắt đầu hiểu rõ chính đạo, cũng bắt đầu hiểu rõ ma đạo...

Sau đó, hành trình Vĩnh Dạ hoang mạc, trà trộn vào Độ Ách uyên tu luyện, tạo hóa U Tố mộ... Mối quan hệ giữa hắn và chính đạo càng ngày càng sâu, nhưng thân phận Thánh Tử ma môn của hắn cũng càng ngày càng nặng nề.

Hiện tại, tiên lộ cố định, hắn khâm phục chính đạo hy sinh vì nghĩa, khen ngợi bọn họ cương trực công chính, thích bọn họ chúng sinh bình đẳng...

Chỉ có điều, hiện tại hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông, ở Trọng Minh tông kia, hắn có một người làm bạn nhiều năm, đạo lữ lâu ngày tình thâm, có rất nhiều sư tỷ sư muội ủng hộ hắn, đi theo hắn, có những thuộc hạ e ngại nhưng cũng trung thành của hắn...

Hắn đã sớm không phải một thân một mình, trên người gánh vác vô số trách nhiệm, dựa vào, hi vọng, hắn không thể phụ lòng những người tín nhiệm mình!

Nếu thật sự đi thẳng một mạch như vậy, bội bạc, ích kỷ, mới thật sự là nhập ma đạo!

huống chi, từ lúc hắn tới khiêu chiến đất hoang Lưu Lam hoàng triều, tiên lộ đã bắt đầu!

Có thể hiện tại tu vi của hắn còn kém, khí thế có thể thua, danh vọng có thể giảm, duy chỉ có đạo tâm không thể loạn!

Phải giữ vững bản tâm, mới là chân ngã!

Nghĩ đến đây chỗ, Bùi Lăng lập tức nghiêm túc nói: "Đa tạ lòng tốt của tiền bối, nhưng thứ cho ta không thể phản bội Thánh ông.

Hoàng đế nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận: "Đã vậy, vậy theo lời mời của ngươi, ngươi và ta đánh một trận."

"Ngươi là hậu bối, tu vi mới chỉ Phản Hư, trẫm không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ nhường ngươi mười chiêu."

"Sau mười chiêu, trẫm lại ra tay."

Chương 1965: Chính đạo... Ma đạo... (2)

Nghe vậy, Bùi Lăng cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cảm nhận được khí thế của mình đã suy sụp đến liểng xiểng, lực cản vô hình ở xung quanh càng lúc càng lớn, e rằng phần lớn sư đệ sư muội trên pháp chu đã hận không thể đồng ý quy hàng Lưu Lam hoàng triều thay hắn, chỉ là sợ hung danh của hắn, không dám lên tiếng mà thôi...

Lúc này, trong cảm giác đã thấy một mạch Kiêm Tang trên boong tàu, ngay cả tư thế đứng cũng uể oải hơn...

Thế là, Bùi Lăng lập tức gật đầu nói: "Đa tạ tiền bối!"

Vừa nói xong, Bùi Lăng lập tức bộc phát ra khí thế bạt thiên ở địa, khí tức Phản Hư đỉnh phong ầm vang tản ra, lộ rõ ràng không bỏ sót.

Mặc dù lúc hắn ở U Tố mộ đã cùng giao thủ với rất nhiều Hợp Đạo chín môn phái lớn, nhưng dù sao những người đó đều là Hợp Đạo không có nhục thân, thiếu khuyết pháp bảo, tâm trí có thiếu.

Thực lực đã sớm không còn đỉnh phong.

Hiện tại, Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều lại là một vị Hợp Đạo chân chính, lại là chủ nhân Lưu Lam hoàng triều, thực lực càng mạnh hơn Hợp Đạo bình thường!

Trận chiến này không thể khinh địch!

Nhưng cũng không thể vừa lên đã dùng ra tất cả át chủ bài...

Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa ra quyết định: Trước tiên dùng mấy môn thuật pháp thăm dò một chút, dù sao đối phương cũng nhường mười chiêu!

Thấy chiến đấu sắp bắt đầu, sứ giả Cửu Nghi sơn bình thản nói: "Nghe nói lúc tu vi của Bùi Lăng này còn thấp, đã từng gây chuyện ở hoàng triều, đun nấu một vị thành chủ phu nhân ở trước mặt mọi người, bây giờ lại cự tuyệt lời mời chào của Chung Quỳ thị. Chung Quỳ đạo hữu vẫn ngường mười chiêu, đúng là chủ nhân một triều, lòng dạ rộng lớn."

Sứ giả Yến Tê thành nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông này vì đại đạo, đến đây khiêu chiến vì lợi ích bản thân. Cho dù làm nhiều việc ác, cũng không che đậy phong thái người cầu đạo"

"Không sai." Lần này Tố sứ giả Chân Thiên cũng gật đầu, nói, "Vốn tưởng sẽ có người hộ đạo ma tông cùng đi, không ngờ hắn lại tới một mình."

Cách đó không xa, Thái sư Ngô Ký Tương gật đầu nói: "Triều ta còn làm một ít chuẩn bị, bây giờ xem ra lại là đánh giá thấp vị Thánh Tử ma môn này."

Phó Đạo Huyến nhìn qua Bùi Lăng, lắc đầu nói: "Đáng tiếc."

"Lương tài mỹ ngọc như thế lại sinh ra ở Ma Môn."

Hứa Thích Phủ bình tĩnh nói: "Trận chiến này kết thúc, nể mặt chuyến này Bùi Lăng là vì truy cầu đại đạo, không để ý sinh tử, chỉ cần những ma tu mà hắn dẫn tới bó tay chịu trói, lão phu sẽ tấu xin bệ hạ, cho bọn họ một con đường sống,"

Vừa nói như vậy, đám người vừa mắt không chớp nhìn chằm chằm trên không Lam Kinh.

Hoàng đế chủ động nhường mười chiêu, cho nên thắng bại của trận chiến đấu này là sau mười chiêu.

Lại xem vị hậu bối đang vô cùng vẻ vang, tiền đồ vô lượng, sau khi lựa chọn lòng hướng đại đạo có thể chống đỡ bao lâu...

Lam Kinh thành.

Thành bắc, một tòa phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, hoa mộc sum xuê, rất nhiều đình đài lầu các thấp thoáng.

Cửa chính cao lớn nguy nga, bảng hiệu treo cao: "Ngọc Lân thư viện."

Nơi đây là thư viện cao cấp nhất hoàng triều!

Hiện tại toàn bộ thư viện, tất cả học đường ngồi đầy học sinh quần áo thống nhất.

Phía trước học đường, thủy kính to lớn chiếm cứ vách tường trước mặt, chiếu rọi rõ ràng rành mạch bóng dáng hai người Lưu Lam Hoàng đế và Bùi Lăng.

Trước mỗi một mặt thủy kính đều có một tu sĩ cấp cao khí tức cường đại, vừa nhìn cảnh tượng trong thủy kính vừa kể cho đám học sinh nghe đủ loại việc ác của Bùi Lăng: "Đây là người trong tứ tông ma đạo, Thánh Tử Trọng Minh tông đương thời, Bùi Lăng."

"Tổ tiên của hắn là ngoại môn đệ tử Trọng Minh tông, gia phong bất chính, tâm tính tàn nhẫn bạo ngược."

"Từ lúc Luyện Khí kỳ, mới vào Trọng Minh tông đã tàn sát đồng môn ngay trong đêm đó, sau đó lại ngược sát sư huynh sư tỷ cùng thi hành nhiệm vụ..."

"Lúc Trúc Cơ lại huyết tế toàn thành, luyện hóa thành nội tình của bản thân...

"Hắn còn yêu thích nữ thi...

"Kết Đan kỳ, thải bổ Tông Chủ phu nhân bản môn trước mặt mọi người...

"Hắn đồ thành diệt tộc, bụng dạ ác độc, không giữ lại người sống...

Sau khi tất cả tọa sư cẩn thận giới thiệu việc ác làm rất nhiều người giận sôi của Thánh Tử ma môn, đều ân cần dạy bảo đám học sinh: "Hôm nay Lưu Lam hoàng triều ta sẽ trừ hại cho dân!"

"Chư học sinh nhất định phải nhớ kỹ, tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt!"

"Từ xưa tà không thể thắng chính!"

"Ma môn vô đạo, tất không lâu dài!"

"Chúng ta tu hành nhập đạo, làm bản thân cường đại là vì giúp đỡ chính nghĩa tốt hơn, giúp đỡ người nhỏ yếu, bảo vệ những sinh linh không thể tu luyện, hoặc là không thể tu hành đến cảnh giới cao thâm!"

"Chứ không phải tùy ý làm việc, giết hại vô tội như ma tu!"

Nghe đủ loại việc ác vô cùng tàn bạo, không thể tưởng tượng nổi của Bùi Lăng, đám học sinh thư viện đã sớm lòng đầy căm phẫn, rối rít trịnh trọng gật đầu: "Phải! Chúng ta ghi nhớ lời tọa sư dạy bảo, chắc chắn không phụ sự hy vọng của tọa sư!"

"Các đệ tử có học thành tài, sẽ xách tam xích thanh phong trừ ma vệ đạo, trả lại thiên hạ một càn khôn tươi sáng!"

"Ta cũng vậy!"

"Còn có ta!"

Chương 1966: Việc ác từng đống

Lam Kinh, ngõ hẹp.

Đi vào dọc theo con đường nhỏ bẩn thỉu đổ đầy nước rửa chén, trước một căn nhà không đáng chú ý, hai phụ nhân lớn tuổi đang thêu thùa trước cửa, làm như không thấy bóng người thỉnh thoảng ra vào.

Trong phòng, mở ra toàn bộ từng tầng trận pháp, vô số phù văn nhanh chóng sáng tắt.

Một nam tử trung niên trông trung thực, chất phác bình thường quỳ trên mặt đất, cầm trong tay một thanh tiểu đao chế từ xương, đang cắt cổ tay của mình từng chút một, nhanh chóng vẽ ra một trận pháp phức tạp.

Theo huyết dịch xói mòn, sắc mặt hắn ta dần tái nhợt.

Cũng may trận pháp đã hoàn thành, sau một trận huyết quang lấp lóe, nam tử nhanh chóng mở miệng: "Nô bẩm Thánh giáo:

Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đến ngụy triều, khiêu chiến ngụy đế trước mặt mọi người, ngụy đế mời chào thất bại, đã chuẩn bị khai chiến!"

"Trước mắt chưa phát hiện có người hộ đạo Trọng Minh tông đi theo!"

Một lát sau, trận pháp ầm vang bộc phát ra một mảnh huyết quang, đều bị trận pháp trong phòng che giấu, lúc huyết quang hoàn toàn dập tắt, vết máu trên mặt đất đã biến mất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết gì.

Nam tử trung niên bình tĩnh lấy ra một bó nhánh trúc từ nơi hẻo lánh, ngồi xuống bắt đầu kiên nhẫn bện sọt.

Tình cảnh tương tự xuất hiện ở các nơi trong Lam Kinh:

"Thuộc hạ bẩm chủ gia: Thánh Tử chợt xuất hiện ở Lam Kinh, khiêu chiến ngụy đế, ngụy đế mời chào không thành, thẹn quá hoá giận, đã chuẩn bị ra tay với Thánh Tử..."

"Bẩm chủ sự: Thánh Tử xuất hiện ở Lam Kinh khiêu chiến ngụy đế, năm tông ngụy đạo đều ở đây, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Thánh Tử..."

"Gấp! Thánh Tử, Hàn Ca tiểu thư và mấy chủ tử dòng chính đều xuất hiện ở Lam Kinh, đã bị bao vây, mời gia chủ nhanh chóng chỉ thị...

"Chư vị tiên hữu, Bùi tiên đế xuất hiện ở Lam Kinh, chỉ điểm ngụy đế, nếu có rảnh rỗi thì đến xem qua..."

Lam Kinh, sòng bạc.

"Tới tới tới, đều đến đặt cược!"

"Mua bệ hạ thắng đặt bên này, mua Thánh Tử ma tông bên này, mua thế hoà ở giữa... Nhanh nhanh nhanh, bên trên đã sắp ra tay, đợi chút nữa sẽ đóng bàn, phải đặt cược nhanh!"

"Ta mua bệ hạ!"

"Ta cũng mua bệ hạ!"

"Bệ hạ! Đương nhiên là bệ hạ!"

"Đồ đần mới không mua bệ hạ!"

"Mau tránh ra! Ta muốn đặt cược bệ hạ!"

Rất nhiều dân cờ bạc ùa lên, chỉ trong chốc lát vị trí Hoàng đế đã chất đầy đủ loại linh thạch, bên Bùi Lăng lại trống rỗng, không có một viên linh thạch nào.

"Canh giờ đã đến, đóng bàn đóng bàn!" Nhà cái hét lớn sai người tiến lên thu sạch linh thạch, quay người đi ra sau.

Chỉ có điều, chưa đi được hai bước đã bị ngăn lại: "Dừng lại!

Ngươi muốn đi đâu?"

"Không sai, không thể để hắn đi, lần này có rất nhiều người đều đặt bệ hạ, cẩn thận hắn chạy trốn!"

"Ngoan ngoãn ngồi xuống cho lão tử, chờ bệ hạ nhường xong mười chiêu, thành thật trả đủ linh thạch!"

"Ha ha ha! Cũng không biết Thánh Tử ma tông bị làm sao, lão tử sắp phát tài..."

Lam Kinh, phố dài.

Tòa thủy kính to lớn nào đó, rõ ràng là tường sau tửu lâu, một tu sĩ nằm sấp lau thủy kính.

Đột nhiên, có người cảm thấy mình bị vỗ vai, hắn ta đột nhiên quay đầu, đã thấy một tán tu đầu trâu mặt ngựa ghé vào bên cạnh mình, truyền âm nói: "Đạo hữu, muốn ngọc giản sao?"

"Ảnh lưu niệm Bùi thánh tử thải bổ đương kim Tông Chủ Trọng Minh tông Tư Hồng Khuynh Yến"

"Sau trận chiến này, Thánh Tử chắc chắn vẫn lạc, ảnh lưu niệm này sẽ không xuất bản nữa, chỉ cần năm ngàn linh thạch!"

Người kia ngẩn người, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra linh thạch từ túi trữ vật: "Cho ta!"

Sau khi lấy được ngọc giản, vẻ mặt hắn ta phấn chấn áp nó lên mi tâm, xem xét nội dung trong đó.

Nhưng chẳng mấy chốc tên tu sĩ này nhướn mày, đây đúng là ảnh lưu niệm thải bổ, nhưng dung mạo nữ tu bên trong chỉ có thể nói là trên trung đẳng, căn bản không phải Tư Hồng Khuynh Yến bụng dạ ác độc, vũ mị thướt tha như trong tin đồn! Còn có nam nói đến khổng hê có vẻ huy hoảng mà chồ ở của chủ mãu nền có, có nhiều lần, cánh tay hai tên tu sĩ đều trực tiếp xuyên qua tay vịn bảo tọa...

Toàn bộ ảnh lưu niệm, ngoại trừ lời kịch của vị nữ tu kia giống với lời nói của Tư Hồng Khuynh Yến trong lúc bị Bùi thánh tử thải bổ, cái khác đều là giả!

Đây cũng là một đôi đạo lữ, căn cứ vào tin đồn để chế ra ảnh lưu niệm song tu!

Tên tu sĩ này tức giận ngẩng đầu, đã thấy tên tán tu vừa bán ngọc giản cho mình đã không thấy tăm hơi.

Hắn ta lập tức vô cùng tức giận, nhưng ngay lúc này lại có một tu sĩ quần áo ngăn nắp bò lên đầu tường, nhìn vào thủy kính ở trong tửu lâu.

Trong lòng tên tu sĩ này khẽ động, lập tức lấy ra ngọc giản vừa mua được, đưa tới: "Vị đạo hữu này, chỗ tại hạ có một bộ ảnh lưu niệm Bùi thánh tử thải bổ Tông Chủ ma tông Tư Hồng Khuynh Yến, chỉ cần một vạn linh thạch..."

Bầu trời xanh bích như lưu ly, pháp chu treo cao, nguy nga tráng lệ.

Trong một gian phòng tu luyện ở sâu trong khoang, Tụ Linh trận chầm chậm vận chuyển.

Chương 1967: Khai chiến

Trong nơi hẻo lánh, trên kỷ trà cao kiểu hải đường đặt một lò huân hương như ý vàng khắc hoa khảm bảo thạch khói xanh lượn lờ, linh hương bình tâm tĩnh khí, tẩm bổ nhục thân chầm chậm tiêu tán cả phòng.

Chính giữa phòng, bốn tên nữ tu áo bào đen ngồi xếp bằng, áo bào rộng lớn che giấu dáng vẻ linh lung, mũ trùm kéo tới dưới cằm không thể thấy hình dáng tướng mạo, lúc này bốn người đều bất động như núi, im lặng không nói.

Bỗng nhiên, huyết ảnh lóe lên, một bóng dáng hoa phục kim quan xuất hiện ở trong phòng.

Hắn ta mặt như quan ngọc, dáng vẻ thẳng tắp cao lớn, ưu nhã, chính là Tư Hồng Đạc!

Sau khi hắn ta đứng vững liếc nhìn bốn tên nữ tu, nhanh chóng đi tới, lấy mũ trùm của bọn họ xuống, sau khi thấy rõ khuôn mặt lập tức nhướn mày, quả thật là bốn người bọn họ!

Tâm niệm vừa động, Tư Hồng Đạc lập tức lấy ra bốn viên đan dược màu đỏ thắm, theo thứ tự cho bốn tên nữ tu ăn vào.

Bốn tên nữ tu như con rối, sau khi ngơ ngác nuốt đan dược, trong giây lát ánh mắt hiện ra một tia trong sáng.

"Tư Hồng Đạc? !" Lâm Hàm Yên lập tức hoảng sợ nói, vị tử đệ Tư Hồng thị này là người duy nhất thông qua thí luyện Giám Tâm hồ Độ Ách uyên, tất nhiên bọn họ đã khắc sâu ấn tượng!

Vừa nói, Lâm Hàm Yên và ba tên nữ tu khác vừa giẫy giụa thử đứng dậy, lại lập tức phát hiện dù bọn họ khôi phục thần trí, tu vi vẫn bị phong cấm, thân thể cũng không chịu sự khống chế...

Tư Hồng Đạc nhanh chóng truyền âm nói: "Yên tâm chớ vội! Hiện tại trong người các ngươi có thủ đoạn hồn đạo của Lệ thị, Huyết Sát Trấn Hồn Đan trên người ta chỉ có thể để các ngươi khôi phục sự tỉnh táo trong thời gian ngắn, không phải cách lâu dài:

Bốn tên nữ tu khẽ giật mình nhìn nhau, nhanh chóng tỉnh táo lại, Thẩm Âm Trần lập tức hỏi: "Nơi này là nơi nào? Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây?"

Tư Hồng Đạc nhanh chóng trả lời: "Nơi này là pháp chu của Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng! Ta cũng không biết các ngươi rơi vào tay Trọng Minh tông như thế nào."

Thánh Tử Trọng Minh tông?

Trong lòng bốn tên nữ tu lập tức cảm thấy nặng nề.

Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đời này hung danh truyền xa, tu vi cao thâm, dù bọn họ đều ở trạng thái đỉnh phong, bốn người cộng thêm Tư Hồng Đạc liên thủ lại cũng không phải đối thủ!

Ngay lúc này, Tư Hồng Đạc tiếp tục truyền âm nói: "Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta không cứu được các ngươi. Nhưng nơi đây lại là địa giới Lưu Lam hoàng triều, bây giờ pháp chu đang ở bên bờ Lam Kinh"

"Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng thật sự có thực lực cực kỳ mạnh!"

"Nhưng hiện tại hắn đang khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều"

"Đợi chút nữa chiến đấu kết thúc, chắc các ngươi có thể khôi phục sự tự do."

Lúc nói chuyện, Tư Hồng Đạc đánh ra một đạo pháp quyết, trong phòng tu luyện lập tức dâng lên một mặt thủy kính ánh sáng trong trẻo lăn tăn.

Sau khi thủy kính xuất hiện như mây mở sương tan, hiện ra trên không Lam Kinh.

Nam tử trẻ tuổi huyền bào vác đao và Hoàng đế cổn phục mũ miện chuỗi ngọc song song đạp không mà đứng, đang giằng co từ xa.

Trên thân hai người đều khí thế bốc lên, hiển nhiên tình hình chiến đấu đã rất căng thẳng!

Thánh Tử Trọng Minh tông khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều?

Nhìn tình cảnh sắp khai chiến trong thủy kính, bốn tên nữ tu lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng không nhịn được cực kỳ vui mừng!

Thánh Tử Trọng Minh tông có thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là cấp bậc người thừa kế chín môn phái lớn, khiêu chiến Hợp Đạo thế hệ trước chín môn phái lớn, còn là Hoàng đế hoàng triều này, không khác gì chịu chết!

Triệu Quyên Quyên lập tức lạnh lùng nói: "Ma đầu kia hung hăng ngang ngược như thế, có kết cục này cũng là gieo gió gặt bão."

Lâm Hàm Yên cau mày nói: "Tên này vô cùng cuồng vọng, xem hành động lời nói của hắn, ngay cả rất nhiều lão ma đô cũng không theo kịp!"

Trần Tĩnh Mộng gật đầu nói: "Lưu Lam hoàng triều đúng là tông môn chính đạo, lấy thân phận Hoàng đế trừ hại cho dân, thật sự khiến lòng người thoải mái!"

Thẩm Âm Trần nói: "Điều này cực kỳ tốt, chúng ta ngồi đây xem kết cục của ma đầu kia!"

Nghe vậy, Tư Hồng Đạc khẽ lắc đầu, nói: "Mặc dù Bùi Lăng là ma tu nhưng nhân chỉ sơ, tính bản thiện, nói cho cùng hắn cũng chỉ vì sinh ra đã là hậu nhân của ngoại môn đệ tử Trọng Minh tông, từ khi tu luyện nhập đạo đã không thể lựa chọn, vì vậy mới có thể càng chạy càng xa trên lối rẽ."

"Bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, người này thiên tư trác tuyệt, nếu có thể hiểu ra thiện ác đúng sai, chưa chắc đã không có cơ hội cải tà quy chính."

"Lần này ta tìm đến bốn vị, là muốn nhờ sau khi các ngươi khôi phục tự do, đứng trước mặt các trưởng bối xin tha cho Bùi Lăng, giữ lại một mạng."

"Danh môn chính đạo luôn khoan dung độ lượng, cho Bùi Lăng một cơ hội ăn năn làm lại cuộc đời."

"Hơn nữa, không chỉ Bùi Lăng, trên chiếc pháp chu này còn có rất nhiều ma tu Trọng Minh tông"

"Sinh linh sinh ra trên thế gian, đều có quyền sống tiếp."

"Ma tu cũng là người, bọn họ cũng có sướng vui giận buồn, yêu hận tình thù."

"Nếu hôm nay bọn họ bỏ mình nơi đây, thân bằng hảo hữu, sư tôn đệ tử của bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách trả thù"

Chương 1968: Ba chiêu

"Đến lúc đó không thiếu việc lại có sinh linh hao tổn."

"Huống hồ oan oan tương báo như thế, khi nào mới dừng được?"

"Tu hành là vì giúp mình tốt hơn, cũng vì có thể giúp đỡ những sinh linh khác tốt hơn, chứ không phải là vì cướp giật, giết hại, cừu hận, huyết tỉnh..."

"Lúc ở Độ Ách uyên, Phí sư dạy ta lương thiện, ta cho rằng nếu lấy oán báo ơn, chẳng lẽ không phải không khác người thường sao?"

"Lấy ơn báo oán mới là đường đúng."

"Cho nên, kính xin bốn vị giúp ta một chút sức lực!"

Nghe vậy, vẻ mặt bốn tên nữ tu đầy ngạc nhiên, không giết Thánh Tử Trọng Minh tông? Để Thánh Tử Trọng Minh tông cải tà quy chính? Một ma đầu còn dám thải bổ Tông Chủ phu nhân bản tông trước mặt mọi người, còn có khả năng tỉnh ngộ sao?

Bốn tên nữ tu nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù trong lòng rất không tình nguyện, căn bản cũng không tin tưởng Bùi Lăng sẽ hối cải, nhưng nể mặt Tư Hồng Đạc mạo hiểm tới cứu các nàng, sau khi do dự một hồi, Thẩm Âm Trần mở miệng nói: "Có thể, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp Bùi Lăng còn có ma tu trên chiếc pháp chu này giữ lại một mạng."

"Nhưng nếu những ma tu này đến chết không đổi, ngoan cố chống lại đến cùng, vậy việc không liên quan đến chúng ta."

Lâm Hàm Yên, Triệu Quyên Quyên và Trần Tĩnh Mộng nghe vậy đều gật đầu: "Đúng, nên thế"

Tư Hồng Đạc lập tức nhẹ nhàng thở ra: "Đa tạ bốn vị, phương thiên hạ này chém giết, chinh phạt, tàn sát, ôn dịch, thiên tai, nhân họa... Thật sự có quá nhiều hoạn nạn!"

"Tu sĩ chúng ta nên buông bỏ thành kiến với nhau, góp sức đồng lòng, che chở rất nhiều sinh linh"

"Đến lúc đó, phương thế giới này thái bình thịnh thế khắp nơi, sinh linh đều vô ưu vô lo, vui mừng sinh sống, chẳng lẽ không phải tiên cảnh nhân gian?"

Bốn tên nữ tu qua loa nhẹ gật đầu, rất tập trung nhìn chằm chằm thủy kính trước mặt.

Tư Hồng Đạc thấy thế cũng tập trung ý chí, nghiêm túc nhìn chăm chú hình ảnh trong thủy kính.

Trên không Lam Kinh.

Trời cao.

Cơn gió mạnh phần phật, ngàn vạn ánh mắt tập trung lại.

Quanh người Bùi Lăng bốc lên chiến ý nhìn Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tiền bối, xin chỉ giáo!"

Vừa nói xong, giọng hắn lập tức biến đổi, âm u lạnh lẽo, hùng vĩ nói: "Chú!"

Trên dưới quanh người Hoàng đế lập tức bắt đầu hư thối, nước mủ hỗn hợp dòng máu xuất hiện trong miệng vết thương, từng khuôn mặt người oán độc nhanh chóng sinh ra.

Mặt người nhếch miệng lên, phát ra tiếng vui cười bén nhọn chói tai: "Hì hì hì hì... Hì hì... Hì hì ha ha..."

Hoàng đế ngẩn ngơ, nguyền rủa này cực kỳ đặc thù!

Hắn ta là Phục Long Thánh Hoàng thể, lại là Hoàng đế hoàng triều đương nhiệm, nhận được dân tâm, vạn tà bất xâm, nguyền rủa bình thường căn bản không có tác dụng với hắn ta.

Nhưng nguyền rủa của đối phương vô cùng ác độc, cũng vô cùng quỷ quyệt, lại xuyên qua trùng điệp phòng hộ của hắn ta, trực tiếp tác dụng vào đạo thể hắn ta!

Chỉ là Phản Hư lại có thể uy hiếp được hắn ta, Thánh Tử ma tông này vừa lên đã dùng ra át chủ bài!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, khí thế Hoàng đế như hồng, lập tức lấy tu vi cao thâm cưỡng ép kiềm chế nguyền rủa bộc phát.

Đồng thời tiếng nói rộng lớn nói: "Đây là chiêu thứ nhất!"

Trong hai con ngươi Bùi Lăng hiện lên vô số phù văn nhỏ bé, [Vĩnh Chú thần thông] !

[lãng quên chi "Pháp"] !

Khí tức Hoàng đế lập tức suy sụp, vẻ mặt dưới chuỗi ngọc trên mũ miện ngẩn ngơ, trong chốc lát đã quên vận chuyển pháp lực.

Ngay sau đó, [Vạn Hồn Chú] ngo ngoe muốn động ầm vang bộc phát, lít nha lít nhít mặt người lập tức trải rộng trên dưới cả người Hoàng đế.

Bùi Lăng trở tay rút ra Cửu Phách Đao, hung hăng chém một cái về phía Hoàng đế!

Trường đao huyết sắc ầm vang chém ra!

Nơi lưỡi đao đi qua, hư không như nứt thành hai nửa, không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó, hồn thể khó mà tính toán rít lên bay múa, trong nháy mắt dệt thành một tấm lưới lớn tuy thưa.

Tia sáng lạnh lấp lóe, chiếu rọi tròng mắt lạnh như băng của Bùi Lăng.

Trước dùng ba chiêu này thăm dò, nếu không gây thương tổn được Hoàng đế, liền dùng [Minh Thiên Đại Mộng] !

Trận chiến đấu này, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một môn tiên thuật, một môn tiên thuật khác để làm át chủ bài, giữ lại để dùng khi khiêu chiến những Tông Chủ tông môn khác!

Đao khí cuồn cuộn trào lên như sông lớn lưu chuyển, gào thét như núi, đánh thẳng đến Hoàng đế, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm lập tức phong vân biến sắc, muôn hình vạn trạng.

Lúc này, Hoàng đế nhanh chóng lấy lại tinh thần, còn chưa kịp áp chế nguyền rủa trong cơ thể, đã thấy một đạo đao khí khí thế hùng hậu, sắc bén phá vỡ tất cả chém tới từ phía đối diện.

Hiện tại nguyền rủa bộc phát, tu vi chợt hạ xuống, trạng thái vô cùng tồi tệ, lập tức cảm nhận được sự uy hiếp to lớn từ đạo đao khí này.

Phải tránh một đao kiat Hoàng đế lập tức muốn thi triển độn pháp, nhưng lúc tầng tầng lớp lớp mặt người trên người vui cười, điên cuồng truyền ra ý niệm chạy tứ tán.

Toàn bộ thân thể như muốn chia ra thành vô số phần, chạy tây trốn đông mà đi, trong chốc lát lại khó có thể di chuyển chút nào.

Sắc mặt Hoàng đế thay đổi!

Xoạt! !

Ngay sau đó, đao khí như biển giận sóng gầm lập tức chém trúng thân thể Hoàng đế.

Chương 1969: Ba chiêu (2)

Cổn phục bộc phát ra một vòng ánh sáng màu vàng óng, trong chớp mắt lại dập tắt, trước ngực Hoàng đế lập tức xuất hiện một vết đao sâu đủ thấy xương.

Cuối cùng hắn ta không thể duy trì dáng vẻ đạp không mà đứng, lúc này rơi xuống từ trời cao.

Chuỗi ngọc trên mũ miện chấn động, hoàng bào bay múa, vô số ánh mắt nhìn bóng dáng ngay trước đó còn vô cùng uy nghiêm ngã xuống Lam Kinh thành, trong khoảnh khắc đụng nát đại trận, đập ầm ầm trên đường dài.

Ầm!

Bụi mù tản ra, mặt đất vốn bằng phẳng xuất hiện một cái hố sâu hình người.

Tình cảnh này xảy ra quá nhanh như ánh chớp, chiến đấu vừa bắt đầu, Bùi Lăng một hơi đánh liên tục ba chiêu, Hoàng đế tuân thủ hứa hẹn không đánh trả, sau đó trực tiếp rơi xuống từ trên cao...

Trong nháy mắt, vẻ mặt tứ tông nhận lời mời đến đây quan chiến và dòng họ thần tử hoàng triều trên mây trắng lập tức ngưng kết.

Hiện trường yên tĩnh đến có thể nghe kim rơi, bầu không khí gần như ngưng trệ, tất cả mọi người cảm thấy mình đang nằm mơ.

Chỉ có điều, tu sĩ ở đây đều đã trải qua mưa gió, chỉ giây lát Ngô Ký Tương đã kịp phản ứng trước, lập tức nhân tiện nói: "Nhanh chóng cứu người!"

Những người khác đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này cũng không rảnh tìm tòi nghiên cứu vì sao Bùi Lăng này lại có thực lực kinh khủng như thế, nhanh chóng độn quang trốn vào trong Lam Kinh.

Phía dưới đế tọa, sứ giả bốn tông môn lớn cùng nhau đứng dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn qua Bùi Lăng, trong ánh mắt đều khó nén vẻ hoảng sợ.

Bùi Lăng đứng trên không Lam Kinh cũng cảm thấy bất ngờ, Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều này lại không đỡ nổi ba chiêu của hắn?

Dường như thực lực của đối phương không mạnh hơn những Hợp Đạo chín môn phái lớn mà hắn gặp được trong U Tố mộ bao nhiêu?

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói nhu hòa mang theo uy nghiêm truyền vào trong tai hắn: "Bùi thánh tử, bản cung là đương kim Trung cung Lưu Lam hoàng triều."

"Thánh Tử thiên tư tung hoành, thực lực trác tuyệt, bản cung rất khâm phục."

"Bệ hạ sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế, Thánh Tử có thể tái chiến một trận không?"

"Lần này, là một trận chiến công bình chân chính!"

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lần quyết đấu này, hoàng triều thua không phục.

Thế nhưng, hắn chỉ hơi do dự, lập tức nhẹ gật đầu.

Lúc trước Lưu Lam hoàng triều cử hành đại điển luận đan, ma môn đột kích: "Tiểu Tự Tại Thiên" bị liên lụy, là đại năng hoàng triều ra tay cứu giúp hắn và một đám Đan sư từ "Tiểu Tự Tại Thiên"...

Thậm chí, hắn còn có chỗ lĩnh ngộ từ trận giao thủ kia, hòa vào đao ý của mình.

Như thế tính ra, trước đây hoàng triều cũng có ân với hắn, hiện tại Hoàng hậu đã mở miệng, theo lý cũng nên đồng ý.

Càng quan trọng hơn là, hiện tại hắn thắng Hoàng đế, đúng là cảm thấy tu vi có chỗ tiến bộ. Nhưng chút tiến bộ ấy còn xa mới tới trình độ có thể đột phá Hợp Đạo!

Đầu tiên lộ này, khí thế làm đầu!

Vừa rồi Hoàng đế nhường hắn mười chiêu, cho dù thắng, khí thế của hắn vẫn không đủ!

Hắn phải thắng một trận nữa!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm trả lời: "Tốt! Ta chờ ở chỗ này, sau khi thương thế tôn phu lành, lại đánh một trận nữa!"

Hoàng hậu thầm thở phào, lập tức nói: "Đa tạ Thánh Tử"

Chợt phân phó bên cạnh: "Mở ngân quỹ phòng, chuẩn bị một phần hậu lễ đưa cho Bùi thánh tử"

Một nữ quan vội vàng đồng ý, sau một lát đã mang theo một cái túi trữ vật, đằng không mà lên, đến trước mặt Bùi Lăng, uốn gối hành lễ nói: "Thánh Tử khéo hiểu lòng người, Hoàng hậu nương nương rất cảm kích, kính xin Thánh Tử đừng chối từ."

Bùi Lăng hơi do dự rồi nhận lấy, sau đó ngồi xếp bằng không trung, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Cùng lúc đó, trên dưới Lam Kinh thành xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Phàm nhân, tán tu, học sinh thư viện, nha môn quan lại, Nhân tộc, dị tộc, mật gian... Toàn bộ trợn mắt hốc mồm, trong chốc lát khó mà nói chuyện.

Một hồi lâu sau, cả tòa thành trì mới "ông" một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng bàn tán ồn ào.

Tọa sư phụ trách giảng giải của Ngọc Lân thư viện hai mắt đăm đăm, nhìn qua thủy kính chỉ còn một người, sửng sốt một hồi lâu mới không tin nổi nói: "Điều này... Điều này sao có thể? !"

Rất nhiều học sinh phía dưới đều sắc mặt trắng bệch, nhất là mấy người vừa hứa hẹn muốn cầm kiếm đi thiên hạ, trảm yêu trừ ma, khí tức hơi loạn, đạo tâm đều hứng chịu sự hao tổn.

Ngõ hẹp, nhà dân không đáng chú ý.

Nam tử trung niên đang bện giỏ trong viện nghẹn họng nhìn trân trối, liên tục không ngừng cắt tay, vẽ trận pháp: "Nô lại bẩm Thánh giáo: Ngụy đế khinh thường nhường chiêu, đã bị Thánh Tử Thánh tông đánh bại trước mặt mọi người, ngã xuống Lam Kinh...

Tình cảnh tương tự, từng đạo mật báo khẩn cấp lấy đủ loại thủ đoạn truyền đi bốn phương tám hướng: "Bẩm chủ gia: Thánh Tử dùng ba chiêu đánh bại ngụy đế, kinh tài tuyệt diễm, chưa từng nghe thấy! Nhưng cao thủ ngụy triều ra hết, thậm chí bốn ngụy tông còn lại cũng có Hợp Đạo ở đây..."

"Bẩm chủ sự: Ngụy đế không địch lại Thánh Tử, nhưng bây giờ Thánh Tử chìm trong vòng vây...

"Chủ gia minh giám: Thánh Tử đại thắng ngụy đế, Hàn Ca tiểu thư cùng chủ tử dòng chính đều ở trên pháp chu..."

Sòng bạc.

Nhà cái đang đầu đầy mồ hôi bị vây vào giữa lại vui mừng quá đỗi, lập tức nhảy lên một cái: "Bệ hạ chiến bại, người thắng là Thánh Tử Bùi Lăng!"

Chương 1970: Khí thế như hồng

"Ha ha ha ha! Dù Thánh Tử ma môn này việc ác bất tận, lại là tài thần lớn nhất của lão tử..."

"Xuyt, nhỏ giọng một chút! Chẳng lẽ muốn vào Thiển Lâu uống trà?"

Trên pháp chu.

Âu Dương Tiêm Tinh trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn qua Bùi Lăng đứng thẳng trên bầu trời nơi xa, vị Thánh Tử này vốn rất quen thuộc, lúc này lại như cao lớn lạ thường, một người một đao, nguy nga thiên địa!

Ở sau lưng nàng, hơn trăm đệ tử một mạch Kiêm Tang ngây ra như phỗng, như mộng như ảo.

Trong giây lát, mới có người mở miệng: "Thánh... Thánh Tử thắng?"

Âu Dương Tiêm Tinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức tiếng nói âm vang: "Thánh Tử thắng! !!"

Ngay sau đó, đệ tử một mạch Kiêm Tang đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô vô cùng phấn chấn!

Bọn họ có từng nghĩ sau khi Thánh Tử chiến bại, quy thuận hoàng triều; có từng nghĩ Thánh Tử không địch lại Hoàng đế, dùng át chủ bài của Thánh tông trốn đi thật xa; có từng nghĩ đến thời khắc mấu chốt Thái Thượng trưởng lão hoặc là lão tổ sẽ xuất hiện cứu Thánh Tử... Nhưng không ai đoán được Thánh Tử lại thắng!

Hơn nữa trước sau chỉ dùng ba chiêu!

Đúng vậy, Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều thật sự nhường Thánh Tử mười chiêu, nhưng mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc!

Dù vị hoàng đế này nhường một ngàn chiêu cũng tốt, một vạn chiêu cũng được, dù sao bây giờ người thắng là Thánh Tử!

Lúc này, tất cả sợ hãi và bàng hoàng đều hóa thành sự vui mừng điên cuồng và sự tự hào từ đáy lòng!

"Thánh Tử đúng là tuyệt thế thiên kiêu được tuyển chọn từng tầng của Thánh tông ta, thực lực tu vi đều khiến ngụy đạo theo không kịp"

"Không sai! Thánh Tử nhập đạo chưa lâu, là vãn bối của ngụy đế, lại dùng ba chiêu đánh ngụy đế xuống Lam Kinh thành, có thể thấy ngụy đạo khí số đã hết, đứng trước mặt Thánh Tử tông ta đều là gà đất chó sành!"

"Một mạch Kiêm Tang ta đại hưng!"

"Là Thánh tông đại hưng!"

"Nguy tông yếu đuối, không chịu nổi một kích!"

"Không, là Thánh Tử uy vũ, thiên thu vạn tái, pháp lực vô biên, đao trấn thiên hạ!"

"Thánh Tử uy vũ! Thiên thu vạn tái, pháp lực vô biên, đao trấn thiên hạt"

Chúng đệ tử đồng thanh kêu lên hô quát, quét qua vẻ suy sụp tinh thần trước đó, khí thế hùng hổ kéo lên, trong chốc lát gào thét như núi!

Cách đó không xa, Lệ Hàn Ca và tử đệ Lệ thị cũng ngẩn ngơ, pháp bảo trong tay bọn họ không ngừng lấp lóe ánh sáng, vù vù liên tục, trong chốc lát căn bản không rảnh tiếp tục liên lạc với tông môn.

Một hồi lâu sau, mới có một tử đệ Lệ thị thân hình cao lớn, khuôn mặt đoan chính hỏi: "Đây là Bùi thánh tử? Thiên kiêu duy nhất có thể so sánh với Liệp Nguyệt tỷ trong thế hệ này của chúng ta?"

Vẻ rung động trong mắt Lệ Hàn Ca còn chưa mất, khẽ lắc đầu, đúng là Liệp Nguyệt tỷ rất lợi hại, nhưng cũng không thể kinh khủng như Bùi Lăng!

Vốn nàng cũng tưởng thiên kiêu chói mắt nhất Thánh tông đời này là Liệp Nguyệt tỷ, nhưng bây giờ... Bùi thánh tử hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu số một Thánh tông!

Không!

Bùi thánh tử là thiên kiêu toàn mạnh nhất bộ Thánh đạo, toàn bộ chín môn phái lớn, thậm chí khắp thiên hạ, không ai sánh kịp!

Lúc trước trưởng bối trong tộc lựa chọn nâng đỡ Bùi thánh tử, đúng là mắt sáng như đuốc, nhìn xa trông rộng!

Nghĩ tới đây, tâm tình Lệ Hàn Ca kích động, lập tức hô theo những đệ tử một mạch Kiêm Tang kia: "Thánh Tử uy vũ! Thiên thu vạn tái, pháp lực vô biên, đao trấn thiên hạ!"

Tử đệ Lệ thị khác ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, cũng nói theo:

"Thánh Tử uy vũ! Thiên thu vạn tái, pháp lực vô biên, đao trấn thiên hạ!"

Thế là, tiếng hô trên boong thuyền càng thêm lớn mạnh, đám người một lòng, khí thế như hồng, sĩ khí tăng vọt, mặc dù không hơn trăm người lại có xu thế đè xuống thanh thế của toàn bộ Lam Kinh thành.

Ngay lúc tử đệ Lệ thị, một mạch Kiêm Tang vô cùng kích động, rất nhiều lô đỉnh Thiên Sinh giáo nhìn Bùi Lăng, hô hấp cũng hơi gấp rút, ngực chập trùng kịch liệt, mị nhãn như tơ, hai gò má tuyết trắng đột nhiên hiện lên hai ráng mây ửng đỏ.

"A... Chủ nhân... Ừ... Thật muốn... Muốn đi hầu hạ chủ nhân ngay bây giờ...

"Hiện tại thiếp thân trở về phòng thay quần áo... Sẽ đổi sang áo lông của Hoàng hậu ngụy triều...

"Còn có mũ phượng..."

Lúc nói chuyện, nữ tu như rắn kia bước chân vội vàng, nhanh chóng đi vào khoang.

Cùng lúc đó, Luân Hồi tháp Dư Tử Cơ và Thư Vũ cũng vừa lấy lại tinh thần từ sự ngạc nhiên, lập tức tinh thần đại chấn: Thánh Tử lại đánh bại ngụy đế Lưu Lam hoàng triều chính diện!

Cực kỳ tốt!

Sau đó có thể cứu vớt phương thiên địa này!

Còn có những đạo tặc ti tiện Cửu Nghi sơn, Yến Tê thành, Hàn Ảm Kiếm tông, Tố Chân Thiên đánh cắp linh cơ thiên địa này, cũng không để lại một tên nào!

Dư Tử Cơ lập tức nói: "Thánh Tử lòng dạ nhân hậu, bảo vệ thiên địa, cho nên đi cứu thế, ngụy triều ngu ngốc vô đạo, che chở rất nhiều sinh linh, thôn phệ vô số tư lương, khiến Bàn Nhai giới không chịu nổi gánh nặng, tội đáng chết vạn lần!"

Thư Vũ gật đầu: "Hôm nay là lúc giúp đỡ đại nghĩa!"

"Trên dưới Lam Kinh, trong ngoài hoàng thành nhất thiết phải đánh tan, không buông tha bất kỳ một ngụy đạo ích kỷ nào!"

"Trả cho phương thiên địa này một càn khôn tươi sáng!"

Chương 1971: Tái chiến

Nhìn qua đám người ngạc nhiên xung quanh, Thi Nam Tử cầm quạt tròn sa mỏng thêu độc lâu trong tay, thái độ nhàn nhã lại không hề thấy chút ngạc nhiên nào, chỉ vẻ mặt cao ngạo nói:

"Đường đường là Tiên Đế tự mình chỉ điểm, chắc chắn tiểu Hoàng đế ngụy triều huyễn cảnh này không địch lại."

"Thế nhưng, có thể chống đỡ ba chiêu, đã không dễ dàng."

"Cũng khó trách Tiên Đế ban cho hắn cơ hội này!"

Liên Đồng Tử khép tay áo đứng đó, búi tóc cao tay áo rộng đón gió nhanh nhẹn, cứ như thần phi tiên tử, nhàn nhạt gật đầu:

"Nội tình Tiên Đế sao mà thâm hậu, đương nhiên sẽ không nhìn nhầm"

"Chỉ có điều, chỉ là tiểu Hoàng đế huyễn cảnh sao có thể tiếp nhận ân điển của Tiên Đế? Nếu đạo tâm chưa bị long đong, tiếp theo nên dâng lên rất nhiều thành trì trân bảo, để chính thê và công chúa mặc đồ nô tỳ, khom người hầu hạ bên cạnh mới là người thông minh"

"Nếu không, khí số phản phệ, nhất định hậu hoạn vô tận."

Lúc này, trong khoang.

Thủy kính giương cao, khói xanh tản khắp.

Vốn Lâm Hàm Yên, Triệu Quyên Quyên, Thẩm Âm Trần, Trần Tĩnh Mộng vô cùng tự tin, chờ đợi Bùi Lăng bị Hoàng đế hời hợt giải quyết.

Sau đó lại thấy trong thủy kính phong vân biến ảo, Bùi Lăng chỉ đánh ba chiêu, Hoàng đế còn chưa ra tay đã trực tiếp chiến bại, rơi thẳng xuống Lam Kinh trước mặt ngàn vạn con dân hoàng triều...

Sắc mặt bốn nữ tử lập tức ngây ngốc, Tư Hồng Đạc cách đó không xa cũng ngạc nhiên.

Một hồi lâu sau, bốn tên nữ tu mới hồi phục tinh thần: "Đây là chuyện không thể nào! !!"

"Hoàng đế là tu sĩ Hợp Đạo thế hệ trước, lại là Phục Long Thánh Hoàng thể, tu vi cao thâm, thủ đoạn khó lường, còn Bùi Lăng..."

Nói đến đây, bốn nữ đều ngạc nhiên, bọn họ phát hiện mình căn bản không nhìn ra tu vi của Bùi Lăng!

Lúc này, Tư Hồng Đạc cũng vô cùng ngạc nhiên, đang muốn nói gì đó, sau lưng đột nhiên duỗi ra một cánh tay, đập vào vai hắn ta.

Hắn ta thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp phản ứng, một luồng băng hàn lạnh lẽo thấu xương lập tức xâm nhập vào trong cơ thể của hắn ta. Tư Hồng Đạc như tiểu trùng bị mạng nhện dính chặt, không thể động đậy.

Lâm Hàm Yên không tin nổi nói: "Đây... Đây không phải là thật...

Sắc mặt Thẩm Âm Trần hơi tái: "Ngay cả Hoàng đế cũng không phải đối thủ của Bùi Lăng, vậy tiếp theo bọn ta..."

Bọn họ nhìn thủy kính tự lẩm bẩm, trong lúc mất hồn lạc phách lại không phát hiện sự khác thường của Tư Hồng Đạc...

Lam Kinh.

Phố dài.

Vô số độn quang vạch phá bầu trời, nhao nhao nhìn về phía Hoàng đế rơi xuống.

Nhưng sau khi bọn họ hạ xuống, đã thấy Hoàng đế bay ra từ đáy hố, đứng ở trên đường phố hư hại.

Rất nhiều thần lại hoàng triều nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ:

"Chúng thần hộ giá tới chậm, xin bệ hạ giáng tội!"

Hoàng đế khẽ gật đầu, sắc mặt hắn ta dưới chuỗi ngọc trên mũ miện cực kỳ khó coi, đột nhiên tiếng nói uy nghiêm, rộng lớn nói:

"Trẫm, vạn tà bất xâm!"

Tiếng nói rào rào, chưa rơi xuống, mặt người lít nha lít nhít quanh người hắn ta và máu đặc róc rách chảy xuôi lập tức biến mất.

Hoàng đế lại nói tiếp: "Trẫm, giang sơn không thay đổi!"

Lập tức, vết đao sâu đến có thể nhìn thấy xương trắng âm u ở trước ngực hắn ta nhanh chóng khép lại.

Ngay sau đó, cổn phục lấp lóe ánh sáng nhạt, khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa hề bị chém rách.

Trong chớp mắt, trạng thái của Hoàng đế đã khôi phục đỉnh phong.

Tận đến giờ phút này, Hoàng đế mới bình tĩnh nói: "Trẫm không có gì đáng ngại, còn phải tiếp tục trận chiến với Thánh Tử Trọng Minh tông"

Thấy Hoàng đế không có việc gì, lúc này rất nhiều tu sĩ hoàng triều mới thâm thở phào.

Tất nhiên vừa rồi bệ hạ nhất thời không quan sát, quá tùy ý mới có thể để Bùi Lăng kia chiếm được tiên cơ.

Mặc dù vừa lên đã chịu thiệt thòi lớn, nhưng chỉ cần ổn định trận cước, người thắng cuối cùng chắc chắn là bệ hạ!

Lúc này, bên tai Hoàng đế truyền đến truyền âm của Hoàng hậu:

"Bệ hạ, Thánh Tử Trọng Minh tông kia có thực lực cực mạnh, vừa lên đã sử dụng át chủ bài, kính xin bệ hạ lấy vạn dân là niệm, đừng lại khinh địch."

"Còn nữa, trận chiến này liên quan trọng đại, không thể tiếp tục nhường chiêu."

"Bây giờ bệ hạ đã nhận một lần tổn thương, tiếp theo nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình đánh bại Thánh Tử Trọng Minh tông!"

"Ngoài ra, vừa rồi vị Thánh Tử kia không thừa thắng xông lên, đợi lát nữa bệ hạ thắng cũng để lại chút mặt mũi cho hắn."

Hoàng đế khẽ gật đầu, truyền âm trả lời: "Tử Đồng yên tâm, trẫm biết"

Nói xong, cổn phục khẽ động, chuỗi ngọc trên mũ miện nhẹ lay động, Hoàng đế đã phóng lên tận trời, nhanh chóng bay trở về chiến trường.

Trên không Lam Kinh.

Giữa vòm trời, Bùi Lăng đang kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn đột nhiên cảm thấy khí thế quanh người mình thế như chẻ tre, gấp rút tăng vọt, kéo theo thực lực cũng lên như diều gặp gió, một luồng lực lượng hào hùng bắn ra từ đáy lòng, tràn đầy lan ra trên dưới cả người, dường như phía trước là ai là cái gì đều có thể một đao trảm chết!

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút thay đổi nào, cuối cùng đệ tử một mạch Kiêm Tang dẫn theo đã có chút tác dụng.

Chương 1972: Tái chiến (2)

Đang nghĩ ngợi, độn quang lóe lên trước mặt, Lưu Lam Hoàng đế lại đạp không mà đứng, cổn phục sạch sẽ, chuỗi ngọc trên mũ miện che mặt, khí độ rộng lớn, uy nghiêm, không khác lúc khai chiến trước đó, nguyền rủa và vết đao trên người cũng hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng bị thương.

Hoàng đế đứng đằng xa gật đầu với Bùi Lăng, ung dung nói:

"Chiến đấu tiếp tục."

Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, nhìn qua Hoàng đế nói:

"Được."

Nói xong, hắn lập tức ra tay, Cửu Phách Đao mở ra trời cao, đột nhiên chém xuống.

Một đạo đao khí huyết sắc khí thế hùng hậu vắt ngang bầu trời, trùng điệp chém về phía Hoàng đế.

Đao khí cô đọng như một sợi dây khiến phong vân biến sắc, muôn hình vạn trạng, vô số hồn thể rít lên đan xen, lôi ra lưới lớn che đậy toàn bộ bầu trời.

L Âm Hoạch Không Minh Trảm] !

Hiện tại Bùi Lăng có khí thế gia thân, thực lực tăng vọt, uy năng một trảm này càng mạnh hơn vừa rồi!

Hoàng đế đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cho đến khi đao khí đã bay đến gần, quanh người hắn ta đột nhiên hiện ra một đạo tường thành màu vàng nguy nga, cổ xưa, khí tức nặng nề.

Oanh! !!

Đao khí không giữ lại chút nào chém vào trong tường thành, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa.

Tường thành nứt ra từng khúc, ầm vang sụp đổ, cùng lúc đó đao khí huyết sắc tán loạn như mây màu, tản ra đầy trời, huyết hà hòa lẫn ánh sáng vàng bị Hoàng đế đẩy lui ra một mảng lớn.

Bên tai hắn ta lập tức vang lên truyền âm đây lo lắng của Hoàng hậu: "Bệ hạ, bản cung đã nói trước với Bùi Lăng, tiếp theo không cần nhường chiêu"

"Xin bệ hạ toàn lực ra tay!"

Hoàng đế bình tĩnh truyền âm trả lời: "Trẫm biết nên làm như thế nào."

Nói xong, Hoàng đế nhìn về phía Bùi Lăng, chờ hắn tiếp tục ra tay.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, Hoàng đế còn nhường chiêu cho hắn!

Tình huống này không giống với lúc Hoàng hậu nói chuyện với hắn...

Quan trọng nhất là, căn cứ kinh nghiệm trước đó, dù hắn có thắng cũng không thể đột phá Hợp Đạo!

Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng tiếp tục ra tay, lại là một đạo [Âm Hoạch Không Minh Trảm] chém về phía Hoàng đế.

Trước người Hoàng đế lại hiện lên tường thành màu vàng nguy nga cổ xưa.

Oanh! !!

Hắn ta lại bị đẩy lui một mảng lớn.

Bùi Lăng giương đao, chém ra đạo [Âm Hoạch Không Minh Trảm] thứ ba.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong chốc lát, Bùi Lăng liên tục chém sáu đao, Hoàng đế bị đao khí bức bách, vừa lui lại lui, đã đến vị trí biên giới trên không Lam Kinh.

Xoạt!

Lúc này, Cửu Phách Đao lại cắt phá bầu trời, Bùi Lăng chém ra đao thứ bảy!

Trường đao liệt không, khí thế trào lên gào thét như muốn cùng chém Hoàng đế và Lam Kinh phía dưới thành hai nửa.

Ngay chớp mắt đao thứ bảy sắp rơi xuống, Hoàng đế đột nhiên tiếng nói rộng lớn mở miệng: "Lui ra!"

Giọng nói này ầm vang như sấm, dường như ẩn chứa uy nghiêm không gì sánh kịp, cùng sức mạnh chấn nhiếp tâm thần.

Ngay sau, đạo [Âm Hoạch Không Minh Trảm] thứ bảy lập tức dừng lại giữa không trung, sau đó như hiểu thánh ý, chầm chậm lui ra, chợt tiêu tán trống không.

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, mười chiêu đã qua, Hoàng đế bắt đầu ra tay rồi!

Đối phương sử dụng pháp tắc mà hắn từng gặp trong cánh cửa thứ ba của "Chú"!

Ngay sau đó, Hoàng đế lại uy nghiêm nói: "Thăng đài điểm tướng!"

Trong nháy mắt, hư không xung quanh dâng lên từng tòa đài cao, trên mỗi một tòa đài cao đều đứng một chiến tướng kim giáp khôi ngô cao lớn, khí thế hùng hồn.

Khuôn mặt những chiến tướng này không đồng nhất, chi tiết trên giáp trụ cũng không giống nhau, thứ duy nhất giống nhau là quanh người bọn họ đều quanh quẩn chiến ý ngất trời như thực chất!

"Đánh trống"

Trong hư không hiện ra trống trận to lớn, dùi trống cột gấm vóc màu đỏ không người di chuyển, tự phát đánh vào.

"Thùng, thùng, thùng..."

Tiếng trống ù ù như cửu thiên lạc lôi, nặng nề, hùng hậu, uy vũ, trùng điệp lan truyền ra.

Tất cả tu sĩ, phàm nhân, dị tộc một phương chính đạo đều huyết mạch sôi sục, khí thế tăng vọt, bị tiếng trống kích thích chiến ý vô tận, hận không thể lập tức cầm lưỡi mác trong tay, vung roi biên cương, cùng giết ma tu long trời lở đất, máu chảy thành sông.

Phía trên vòm trời, Hoàng đế đạp không mà đứng, dáng vẻ vẫn giống lúc đó, khí tức lại đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng.

Cùng lúc đó, khí tức của chiến tướng kim giáp cũng liên tục tăng lên, mũi nhọn rét lạnh chỉ về phía Bùi Lăng từng chút một, tất cả chiến tướng hơi cúi người, nhân binh hợp nhất, khí thế càng lên một tầng lâu.

"Công kích!"

Tiếng nói vừa rơi, tất cả chiến tướng kim giáp đạp một bước xuống đài cao, một người như thiên quân vạn mã lao vụt như rồng, cùng giết về phía Bùi Lăng.

Nơi bọn họ đi qua, hư không rung động, phong vân đều nát, khí thế cường đại và khí phách khiếp người như lưỡi dao vô hình, như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ ngăn trước mặt!

Bùi Lăng đứng lặng không nhúc nhích trên vòm trời, trong chớp mắt chín cái đầu kiều diễm tuyệt mỹ hiện ra ở hư không sau lưng hắn.

Phía dưới đầu lâu, chín bộ huyết bào che đậy dáng vẻ linh lung còn đang phác hoạ từng chút một, một đầu lâu trong đó đã cuồng loạn gào thét: "Quá lâu quá lâu quá lâu! !! Cuối cùng đã ra! !"

Một cái đầu lâu ngọt ngào nói: "Thật nhiều... Thật là nhiều huyết thực! Đây là thịnh yến mà chủ nhân chuẩn bị cho ta!"

Chương 1973: Chiến tường kim giáp

Một cái đầu lâu bạo ngược quát: "Giết giết giết! Lột da tu vi cao nhất, làm đệm cho chủ nhân! Người khác, giết! !!"

"Cuối cùng chủ nhân đã dẫn bọn ta đi đồ thành! !!"

Lúc đao linh mồm năm miệng mười, ống tay áo đón gió, đã đón lấy chiến tướng kim giáp, bàn tay trắng nõn vung vẩy, từng đạo đao khí lạnh thấu xương như lá vàng ngày mùa thu rơi vội, bay lả tả, che ngợp bầu trời bao phủ tới.

Mỗi một đạo đao khí đều tràn ngập ý ngang ngược, bá đạo, thị sát, sắc bén, uy năng đáng sợ.

"Khanh khanh khanh..."

Tiếng kim thiết va chạm vào nhau dữ dội vang lên, đao khí và chiến tướng kim giáp đụng nhau, hoa lửa bắn tung toé, đốm lửa như mưa, ngay sau đó chiến tướng kim giáp vọt qua, khí thế hùng hồn như trăm sông vào biển, trùng điệp, đường hoàng đại khí, nơi đi qua đao khí không có chút sức chống cự nào, khoảnh khắc đã bị ép thành tro tàn.

Tốc độ chiến tướng không giảm, lấy khí thế không thể đỡ, trong chớp mắt đã lao tới trước người Bùi Lăng, mũi nhọn rét lạnh giơ lên, kích thương màu vàng hiện ra tia sáng lạnh lẽo thấu xương, lít nha lít nhít đâm về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt đao linh thay đổi, trong nháy mắt hóa thành chín đạo đao phách huyết sắc sát khí bốn phía, vẫn bảo vệ quanh người Bùi Lăng.

Keng keng keng keng kengl Tiếng rào rào liên tiếp dày đặc như mưa rào, trong nháy mắt đôi bên đã đánh giáp lá cà vô số lần!

Trời cao máu tươi bắn ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ bầu trời xanh.

Chín đạo đao phách xoay quanh gãy bay, hung sát chi khí như thực chất, khí tức kinh khủng nhanh chóng tản ra. Nhưng chiến tướng kim giáp ùa lên như thủy triều, không thể phá vỡ, chỗ nào cũng có, cho dù là đao phách cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ điểm yếu hại của chủ nhân, vô số lưỡi dao xuyên qua khe hở, đâm vào thân thể và tứ chi của Bùi Lăng.

Phốc phốc phốc...

Quanh người Bùi Lăng lập tức xuất hiện rất nhiều lỗ máu, máu tươi ào ạt chảy xuôi.

Chỉ một chớp mắt ngắn ngủi, chiến tướng kim giáp vọt qua, đã xuất hiện sau lưng Bùi Lăng.

Lúc này, máu tươi chảy ra từ vết thương đã nhuộm ướt áo bào của Bùi Lăng.

Đao phách lơ lửng trên không, một lần nữa hóa thành đao linh da trắng như tuyết dung mạo như hoa, dung mạo tuyệt thế, đao bản mệnh và chủ nhân cùng một nhịp thở, lúc này trạng thái của đao linh cũng không tốt, vốn thân hình như chân nhân, rõ ràng đã nhạt đi không ít, nhìn lại như thật như ảo.

Máu Bùi Lăng vấy đây trời cao, đạp không mà đứng, sắc mặt không có chút thay đổi nào, bình tĩnh nhìn qua tất cả.

Bốn chiêu, còn có sáu chiêu...

Giọng nói rộng lớn to lớn của Hoàng đế lại vang lên: "Tái chiến!"

Chiến tướng kim giáp đồng loạt xoay người, cầm lấy vô số binh khí lạnh lẽo, lại nhắm thẳng vào Bùi Lăng, sau đó tiếp tục công kích!

Khí thế lần công kích thứ hai mạnh hơn, càng kinh khủng lần thứ nhất!

Sự khát máu quanh người đao linh liên tục tăng lên, chiến ý bão táp.

Hoàng đế bình thản lại nói: "Trấn!"

Chỉ một thoáng, một luồng lực lượng vô cùng cường đại giáng lâm, như là quân vương vô hình, chúa tể nơi đây, người sáng tạo phương thiên địa này, phàm là sinh linh lưu lại ở đây đều muốn nghe theo bất cứ phân phó nào hắn ta từ tận đáy lòng.

Dường như chống lại hắn ta, là việc hoang đường cũng kinh khủng nhất trong thiên hạ này.

Áp lực vô cùng nặng nề lập tức bao phủ Bùi Lăng và đao linh, như muốn hoàn toàn trấn áp bọn họ!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề, động tác cũng cực kỳ chậm chạp.

Như là hãm sâu vào trong vũng bùn nào đó, mỗi một động tác, mỗi một ý niệm trong đầu đều vô cùng gian nan.

Bùi Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào.

Cùng lúc đó, chín tên đao linh tóc dài không gió mà bay, âm vang tản ra sau đó kết nối, ngay chớp mắt sợi tóc của bọn họ chạm nhau, chín bộ thể xác biến mất, chỉ còn lại đao linh ở giữa tóc bạc như trăng, khuôn mặt như dao gọt, phần đuôi sợi tóc kết nối tám đầu lâu vô cùng xinh đẹp khác.

Khí thế của đao linh lập tức tăng vọt, huyết sát chỉ khí như lửa mạnh đốt trời, trong khoảnh khắc chiếu rọi cả vòm trời, chớp mắt vượt qua chủ nhân!

Ngay sau đó, đao linh lập tức tránh thoát trói buộc, huyết ảnh loé lên, liều chết bảo vệ trước người Bùi Lăng.

Nhưng đúng lúc này, Hoàng đế lại nghiêm khắc quát lớn: "Lưu vongl"

Tiếng nói vừa ra, quy tắc phương thiên địa này như lập tức xảy ra biến hóa.

Một khắc trước đao linh còn ngăn ở trước người Bùi Lăng, ngay sau đó không hiểu sao lại đi xa, chớp mắt đã biến mất trên không Lam Kinh.

Chiến tướng kim giáp khí thôn vạn dặm, đã giết đến gần Bùi Lãng!

Còn thiếu ba chiêu...

Bùi Lăng nhìn tình cảnh này vẫn không có bất kỳ động tác gì, quanh người hắn lại tuôn ra bóng tối như thủy triều, bóng tối kia như thực chất, sau khi xuất hiện nhanh chóng tản ra, nơi đi qua ngăn cách thần niệm, cấm đoạn tất cả thủ đoạn thăm dò.

Chiến tướng kim giáp không do dự chút nào, trong nháy mắt xông vào bóng tối.

Trong bóng tối một mảnh tịch mịch, không truyền ra bất kỳ tiếng động gì, chỉ thoáng chớp mắt ánh sáng vàng lấp lóe, chiến ý dạt dào, chiến tướng đã xông ra từ một bên khác của bóng tối.

Chương 1974: Pháp tắc cấm chế

Phía trên mũi nhọn loang lổ vết máu, loại bóng tối này che đậy được ánh mắt, che đậy được tiếng vang, che đậy được thần niệm, lại không ngăn được công kích khí thế hùng hậu của chiến tướng kim giáp!

Vĩnh Dạ hoang mạc [Minh Thiên Chi Vụ] !

Nơi xa, bốn tên sứ giả ngồi trên mây trắng lập tức nhận ra thủ đoạn này, nhưng đều không cảm thấy bất ngờ.

Bùi Lăng này vạn kiếp Hóa Thần trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhận được cơ duyên tạo hóa trong Vĩnh Dạ hoang mạc cũng không phải chuyện lạ gì.

Hoàng đế hờ hững nhìn tất cả, uy nghiêm nói: "Lui ra!"

[Minh Thiên Chi Vụ] như mực nước nhỏ vào nước trong, nhanh chóng tản ra bốn phía, càng lúc càng mờ nhạt, trong giây lát bóng dáng Bùi Lăng hiện ra từ trong bóng tối.

Lúc này trên dưới cả người hắn chồng chất vết thương, nhiều chỗ sâu đủ thấy xương, thương thế càng nặng nề hơn trước đó!

Giọng Hoàng đế hùng vĩ, lại mở miệng: "Tái chiến!"

Chiến tướng kim giáp đồng loạt đứng dậy, đảo ngược binh khí, chỉ xéo sau lưng, ánh mắt như sắt nhìn về phía Bùi Lăng, lại bắt đầu công kích!

Bùi Lăng đứng tại chỗ, huyền bào rách nát, trong da thịt xoay tròn có thể thấy xương cốt trắng hếu, huyết sát chi khí bốc lên quanh người hắn, ý ngang ngược quanh quẩn như sương, như hung thú thức tỉnh.

Còn lại một chiêu cuối cùng!

Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Trấn!"

Áp lực vô cùng kinh khủng lại rơi xuống đầu, trong tối tăm ý chí cường đại như thủy triều cọ rửa tâm chí Bùi Lăng, tất cả huyết sát chỉ khí, ngang ngược vừa dâng lên trên người Bùi Lăng đều bị trấn áp!

Thân thể hắn hoàn toàn ngưng kết như bị đóng băng, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy, độn pháp như bị phong cấm, khó mà thi triển.

Ngay sau đó, theo công kích của chiến tướng, vô số đao thương kiếm kích đâm vào thân thể Bùi Lăng.

Máu tươi dồn dập, như một đóa Mạn Đà La huyết sắc to lớn đột nhiên nở rộ trên trời xanh.

Không biết bao nhiêu binh khí trực tiếp đâm vào thân thể, hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể Bùi Lăng, huyết tụ chảy ngang trong thất khiếu của hắn, khí tức nhanh chóng lụi bại.

Mười chiêu đã đến!

Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu, hắn mở to miệng, tiếng nói âm u lạnh lẽo, to lớn: "Nghịch!"

Tiếng nói vừa rơi, binh khí đâm vào trong cơ thể Bùi Lăng đột nhiên bắt đầu rút lui từng chút một dọc theo quỹ tích trước đó.

Cùng lúc đó, máu tươi đảo chiều, da thịt khép lại, thương thế của Bùi Lăng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, khí tức cũng tăng trở lại.

Trong chốc lát, tất cả binh khí rời khỏi thân thể Bùi Lăng, chiến tướng kim giáp lui lại dọc theo con đường vừa công kích.

[Minh Thiên Chi Vụ] chen chúc tới từ bốn phương tám hướng, một lần nữa nuốt sống bóng dáng Bùi Lăng...

Trong chớp mắt, toàn bộ phương thiên địa này đều nhanh chóng rút lui trong một mảnh kỳ quái.

Chỉ có điều, ngay sau khi tất cả chiến tướng kim giáp lui về nguyên điểm, tất cả quay về bình thường.

Chuỗi ngọc trên mũ miện khẽ nhúc nhích, chuỗi ngọc che giấu sắc mặt hơi hoảng sợ của Hoàng đế ở bên dưới, là pháp tắc!

Phản Hư kỳ có thể khống chế pháp tắc, lại có thể đối đầu với pháp tắc của hắn ta... Là đại đạo Phản Hư!

Vạn kiếp Hóa Thần... Đại đạo Phản Hư...

Chẳng trách vừa rồi có thể tổn thương hắn ta!

Nghĩ tới đây, Hoàng đế hùng hồn, thật lớn nói: "Tái chiến!"

Lưỡi đao rét lạnh cùng hành động, chiến tướng kim giáp cúi thấp người, lại bắt đầu công kích!

Khí thế của thiên quân vạn mã như hải triều vạn dặm đột nhiên trào lên, sôi trào mãnh liệt về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao trong tay, bình tĩnh nhìn tình cảnh này, tiếng nói lại âm u lạnh lẽo rộng lớn: "Nghịch!"

Chiến tướng kim giáp vừa bắt đầu công kích, lập tức đứng im bất động, không tiến lên cũng không lui lại. Hai loại pháp tắc hoàn toàn khác nhau, đấu sức với nhau trong phương thiên địa này, nhanh chóng rơi vào giằng co.

Chỉ có điều, [Minh Thiên Chỉ Vụ] lại bắt đầu nhanh chóng lui về trong cơ thể Bùi Lăng, thương thế quanh người hắn cũng khôi phục một bước nữa. Ngay sau đó, đao linh bị lưu vong đột nhiên xuất hiện trước người Bùi Lăng.

Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của đao linh đây tức giận, xoay đầu nhìn về phía Hoàng đế, nghiêm nghị hét to: "Dám chia cắt ta và chủ nhân, ta muốn làm thịt ngươi!"

Một cái đầu bên trái lâu giận dữ hét: "Lột da hắn làm đệm cho chủ nhân!"

Một cái đầu phía bên phải cuồng loạn hô: "Đồ thành! Đồ thành!

Hiện tại phải đồ thành!"

"Giết giết giết giết giết! !"

Trong lúc mồm năm miệng mười, đao linh giơ hai tay lên thật cao, trong hư không lập tức sinh ra đao khí huyết sắc vô cùng vô tận, rối rít chém về phía Hoàng đế, như muốn chém Hoàng đế thành biển thịt trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng tiếng nói sâm nhiên: "Chú!"

Một luồng lực lượng nguyền rủa cường đại lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng bao phủ xuống bốn phương tám hướng.

Nhìn qua đao khí che ngợp bầu trời đánh tới, nguyền rủa giáng lâm như mưa rào trút nước, chiến tướng kim giáp lại giằng co với pháp tắc của đối phương không thể thoát thân, sắc mặt Hoàng đế dưới lưu châu lại không thay đổi quá nhiều, chỉ bình tĩnh phân phó: "Hộ giá!"

Tiếng nói vừa ra, quanh người hắn ta lập tức hiện ra từng đầu Ngũ Trảo Kim Long, lượn vòng xoay quanh, khí tức cổ xưa nặng nề, tản ra khí tức khói lửa hồng trần mãnh liệt.

Trong lúc kim long bay múa, nơi đi qua tất cả nguyền rủa như tuyết đọng gặp mặt trời, trong chớp mắt tan thành mây khói.

Chương 1975: Pháp tắc cấm chế (2)

Hoàng đế đạp không mà đứng lông tóc không tổn hao gì.

Hoàng đế tiếp tục mở miệng: "Im lặng!"

Ngay sau đó tiếng gào thét của đao linh yên tĩnh, không thể phát ra bất kỳ tiếng nói gì.

Hoàng đế lại nói: "Thăng đài điểm tướng!"

Trong hư không lại dâng lên từng tòa đài cao, nhóm chiến tướng kim giáp thứ hai xuất hiện.

"Công kích!"

Chiến tướng kim giáp vừa sải bước xuống đài cao, kéo lại binh khí, lấy khí thế mạnh mẽ giết về phía Bùi Lăng.

Keng keng keng keng keng...

Đao khí do đao linh đánh ra đều bị nhóm chiến tướng kim giáp thứ hai xông lên đánh nát.

Trong nháy mắt, chiến tướng đã lao tới gần Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức muốn thi triển pháp tắc nghịch chuyển, nhưng vừa há miệng, chợt thấy mình không thể phát ra câu nào, càng không thể thi triển pháp tắc nghịch chuyển!

Sắc mặt hắn trầm xuống, mình không thể sử dụng pháp tắc, vậy cũng không cho Hoàng đế cơ hội sử dụng pháp tắc!

Lúc này, Hoàng đế lại rộng lớn mở miệng: "Trấn!"

Áp lực thật lớn vô cùng kinh khủng đè xuống đầu Bùi Lăng và đao linh, trong nơi tối tăm có cảm giác trói buộc và cảm giác ngạt thở khó mà miêu tả mạnh mẽ tràn tới như thủy triều, trong nháy mắt không chống đỡ được.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy mỗi một động tác của mình đều vô cùng gian nan, ngay cả độn pháp cũng không thể thi triển.

Nhóm chiến tướng kim giáp đầu tiên lập tức xông phá pháp tắc nghịch chuyển mà hắn vừa thi triển, cũng chém giết về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không do dự, trong nháy mắt đánh ra một pháp quyết phức tạp cổ xưa, khí tức của hắn đột ngột tăng vọt, trong nháy mắt bước vào cấp độ Hợp Đạo!

Huyết sát quanh quẩn quanh người đao linh vô cùng đậm đặc như là thác máu treo ngược, vô cùng kinh khủng, cũng bước vào Hợp Đạo kỳ như Bùi Lăng!

Đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Tu vi đột nhiên tăng lên, hai người nhanh chóng tránh thoát trấn áp của hoàng quyền, đao linh rít lên một tiếng, lập tức phát ra vô số đao khí huyết sắc rét lạnh thấu xương, gầm thét chém về phía chiến tướng kim giáp.

Uy năng của những đao khí này rất đáng sợ, nơi đi qua hư không hơi vặn vẹo, mạnh hơn vừa rồi không chỉ một chút.

Keng keng keng keng keng...

Đao khí và chiến tướng kim giáp lại va vào nhau.

Cái trước liên tiếp vỡ nát, lần này chiến tướng kim giáp lại không thể điềm nhiên như không có việc gì, khí thế giảm mạnh, tốc độ giảm rất nhiều.

Đao linh hơi động một chút, lại hóa thành [Huyết Sát đao phách] bảo vệ bên cạnh Bùi Lăng.

Keng keng keng keng keng...

Tiếng kim thiết va vào nhau không ngừng vang lên bên tai, Bùi Lăng được đao linh hộ vệ, đầu ngón tay chấm máu, nhanh chóng viết ra một hàng chữ bằng máu giữa không trung: "Nơi đây không thể tụ chúng song tu"

Chợt, hắn thi triển [Đọa Huyết Chú], [Vạn Hồn Chú], [Đoạn Đầu Chú] với hàng chữ bằng máu này.

Chữ bằng máu lập tức chui vào trong cơ thể hắn.

Ngay sau đó, Bùi Lăng tiếp tục viết ra một hàng vân triện không nhìn thấy: "Nơi đây không được sử dụng pháp tắc!"

Sau đó cũng thi triển ba loại nguyền rủa với hàng vân triện này.

Trong giây lát vân triện tản vào phương thiên địa này, hoàn toàn biến mất.

Lúc này, Hoàng đế há miệng, đang muốn tiếp tục hạ xuống khẩu dụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng nguy cơ trùng trùng rung động mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có tai họa lớn khó có thể tưởng tượng giáng lâm.

Hắn ta cực kỳ cảnh giác, lập tức biết điều này liên quan đến hai quy tắc mà Bùi Lăng vừa viết xuống, lúc này ngậm miệng không nói.

Đồng thời tâm niệm vừa động, long ảnh quanh người tiêu tán, tiếng trống khắp nơi ngừng lại, ngay cả hai nhóm chiến tướng kim giáp trước sau nhận lệnh mà đến, cũng tan thành mây khói trong khoảnh khắc.

Ngay sau đó, trường đao của Bùi Lăng ngang trời, lập tức chém ra một đạo đao khí to lớn có khí thế hùng hậu, sắc bén vô song.

Vô số hồn thể theo đó bốc lên đan xen, lôi ra một tấm lưới lớn che đậy toàn bộ bầu trời, chụp xuống đầu Hoàng đế.

L Âm Hoạch Không Minh Trảm] !

Hoàng đế vừa nhấc tay trái, một đạo chưởng ấn màu vàng khổng lồ nguy nga lập tức hiện ra, dường như toàn bộ bầu trời xoay chuyển, đánh vè phía Bùi Lăng.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, pháp trận phòng hộ của Lam Kinh phía dưới chấn động một cơn, tất cả thủy kính trong thành đều rơi vào sự hỗn độn ngắn ngủi, trong giây lát mây mở sương tan, nhìn vào trong kính chỉ thấy đao khí và chưởng kình đồng thời tán loạn.

Bùi Lăng ngẩng đầu, trong hai con ngươi có vô số phù văn nhỏ bé bốc lên đan xen, [Vĩnh Chú thần thông 1!

[lãng quên chỉ "Pháp"] !

Hai tay Hoàng đế kết động đánh ra một pháp quyết cổ phác, hư không sau người lập tức hiện ra một đầu hung thú màu vàng cực lớn như núi cao, hình dáng của nó như hổ, cương mãnh hung bạo, đạp lửa mà đứng, sau khi xuất hiện lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét như lôi đình.

Tiếng rống như gợn nước từng tầng lan tràn ra bốn phương tám hướng, nguyền rủa do Bùi Lăng thi triển lập tức bị đánh tan, [lãng quên chỉ "Pháp"] cũng không đưa đến chút tác dụng nào.

Đây là Bệ Ngạn!

Hoàng đế biến ảo pháp quyết, ngay sau đó bóng dáng con hung thú thứ hai hiện ra. Thân sói đầu rồng, trợn mắt tức giận, hung lệ chi khí như thực chất đập vào mặt.

Chương 1976: [Cửu Tử thần thông]

Đây là Nhai TÍ!

Ánh mắt Nhai Tí bạo ngược, không do dự chút nào lập tức nhảy vọt một cái, mang theo vẻ khát máu hiếu chiến lao thẳng vào Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, phù văn trong hai con ngươi lại biến ảo, [Oán Yểm thần thông] !

Toàn bộ Lam Kinh, tất cả oán giận, hận ý, căm hận... Như trường hà cuốn ngược, toàn bộ đều bị rút lấy không còn, trùng điệp tụ hợp vào bầu trời, hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Khí tức của Bùi Lăng đã cực kỳ hùng mạnh, lại điên cuồng tăng lên, [Trường Hận Chú] !

Hắn tâm niệm vừa động, đao linh lập tức trở về, Cửu Phách Đao giơ cao, nhắm thẳng vào Hoàng đế hung hăng chém một cái!

Toàn bộ phương thiên địa này lập tức hiện ra lít nha lít nhít đao khí như bầy cá hội tụ dưới nước, bao phủ khắp nơi, sâm nhiên treo cao. Mỗi một đạo đao khí đều lạnh thấu xương đáng sợ, ẩn chứa mũi nhọn không gì sánh kịp, giương cung mà không phát.

Ngay sau đó, tất cả đao khí như sóng lớn xoay chuyển, ầm vang rumg động, mênh mông cuồn cuộn xé rách hư không, lao nhanh gào thét, điên cuồng tràn về phía Hoàng đế, Bệ Ngạn, Nhai Tí.

Keng keng keng keng keng...

Thế xông lên của Nhai Tí lập tức bị ngăn trở, nó mở ra cái miệng lớn, không ngừng phun ra từng ngụm lợi kiếm, giao kích với đao khí dày đặc.

Đôi mắt uy nghiêm màu vàng ròng của Bệ Ngạn đảo qua toàn bộ bầu trời, lại ngửa đầu phát ra tiếng gào thét như lôi đình. Tất cả đao khí hướng về Hoàng đế lập tức đứng im, lơ lửng giữa không trung không thể rơi xuống.

Ánh mắt Hoàng đế yên tĩnh, pháp quyết trong tay lại biến hóa, con cự thú thứ ba lặng yên hiện ra, vảy của nó trong vắt, đầu mọc sừng thú, toàn thân màu vàng sáng, trước mặt trôi nổi một cái Thất Huyền Cầm kiểu dáng cổ xưa.

Đầu cự thú này tướng mạo uy vũ, khí tức cực kỳ bình thản, trong lúc móng tay vung lên, tiếng đàn gió mát rơi xuống mặt đất như trời hạn gặp mưa rào.

Chỉ chớp mắt, mọi buồn giận bất bình, hận ý căm hận cùng sự sợ hãi bi quan khi tận mắt thấy Hoàng đế rơi xuống ở trong thành lại không còn!

Quân thiên rộng khắp vuốt ve sự tức giận của dân chúng, dân ý sắp sôi trào lập tức yên tĩnh như biển cả, bình ổn ung dung.

Đây là Tù Ngưu!

Trong nháy mắt, [Oán Yểm thần thông] của Bùi Lăng không thể tiếp tục được nữa, cuối cùng không hấp thụ được chút oán giận căm hận nào, không có [Trường Hận Chú] cung cấp, hiệu quả bắt đầu nhanh chóng trượt dốc.

Trong mắt Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn từng gặp rất nhiều Hợp Đạo Lưu Lam hoàng triều trong cánh cửa thứ ba của "Chú", nhưng lại chưa từng gặp loại thần thông mà Hoàng đế đang thi triển!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng bình tâm tĩnh khí, hai tay giơ Cửu Phách cao quá đầu, khí thế quanh người biến hóa theo, dường như hóa thân thành người quyết định trong phương thiên địa này, nguy nga, hùng tráng, cao lớn, bạo ngược... Nhắm ngay Hoàng đế, toàn lực chém một cái.

Lưỡi đao to lớn huyết sắc lập tức ngưng tụ ở bầu trời phía trên đỉnh đầu.

Lưỡi đao che khuất bầu trời như lục địa vắt ngang trời cao, khí thôn vạn dặm, hùng hậu nguy nga như biển cả cuồn cuộn, mười vạn sơn hà trào lên.

Chợt, huyết nhận ầm vang rơi xuống, chém về phía Hoàng đế!

Lưu châu nhẹ nhàng, Hoàng đế lại hoàn thành một pháp quyết cổ sơ, bóng dáng cự thú thứ tư nhanh chóng hiện ra!

Nó tương tự con rùa lớn, gánh vác bia cao, khí tức nặng nề, lâu đời.

Đây là Bá Hạ!

Vào lúc này, lưỡi đao kinh khủng thật lớn vừa vặn rơi xuống.

Oanh! !!

Phía trên mây trắng, lọng che ngọc đẹp, cờ xí san sát.

Từng cung nhân mặc thải y khoanh tay đứng hầu, dáng vẻ kính cẩn nghe theo ưu nhã, yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Hoàng hậu, sứ giả bốn tông, rất nhiều quân thần không có tâm trạng uống rượu dùng bữa, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường trên không Lam Kinh.

Lúc bắt đầu, thấy Hoàng đế sử dụng [miệng vàng lời ngọc], mấy chiêu đã khiến Bùi Lăng máu vẩy trời cao, thân chịu trọng thương, tất cả mọi người thở phào tưởng thắng bại đã rõ, tiếp theo không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì nữa.

Thứ duy nhất đáng xem trong trận chiến đấu này, là Bùi Lăng còn có thể chống đỡ bao lâu.

Đương nhiên, dù như thế nào, có thể lấy tu vi Phản Hư kỳ chống đỡ nhiều chiêu của Hoàng đế như vậy, đều đã là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành.

Có thể gọi là thiên kiêu số một trong thiên hạ ngày nay!

Nhưng ngay sau đó, trong lòng bọn họ còn chưa hết tiếc hận thổn thức, Bùi Lăng cũng dùng pháp tắc!

"Pháp tắc?" Hàng lông mày trắng của sứ giả Cửu Nghi sơn giật giật, nghẹn ngào nói: "Hắn chỉ là Phản Hư kỳ, vì sao có thể nắm giữ pháp tác?"

Không đợi người khác mở miệng, lão giả đã kịp phản ứng: "Đại đạo Phản Hư!"

"Không sai, chắc chắn là đại đạo Phản Hư " Sứ giả Tố Chân Thiên nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trầm giọng nói: "Nếu không Phản Hư kỳ không thể sử dụng lực lượng pháp tắc."

Phó Đạo Huyến lãnh đạm nói: "Hắn nắm giữ pháp tắc không nhất trí với đao đạo mà hắn sở tu."

"Chắc đã cướp đoạt được đầu pháp tắc này từ chỗ khác, cũng không phải tự cảm ngộ ra."

Sứ giả Yến Tê thành trầm giọng nói: "Đầu pháp tắc này có thể đối kháng với [miệng vàng lời ngọc] của Chung Quỷ đạo hữu, rất không tầm thường!"

Chương 1977: Thế lực ngang nhau!

"Thế nhưng, đây chỉ là tình huống tạm thời:

"Dù cho là đại đạo Phản Hư không vào Hợp Đạo, nắm giữ pháp tắc mạnh hơn cũng chỉ là vẻ ngoài."

"Không giống Hợp Đạo, có thể vận dụng tự nhiên"

Đang nói, bọn họ lập tức thấy Hoàng đế phân phó "im lặng", trong nháy mắt phong bế pháp tắc của Bùi Lăng.

Đám người bình tĩnh nhìn tình cảnh này, không hề cảm thấy bất ngờ.

Đây là cảnh giới áp chết Dù đối phương nắm giữ pháp tắc gì, kết quả cũng giống nhau!

Nhưng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt...

Người quan chiến không kịp suy nghĩ sâu xa, đã thấy khí tức của Bùi Lăng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã không khác gì Hoàng đế, đao linh của hắn càng phát ra hung diễm cuồn cuộn, lúc gào thét lại cứng rắn đỡ được một vòng công kích của chiến tướng kim giáp!

Đôi mắt sắc bén của sứ giả Yến Tê thành ngưng tụ, trầm giọng nói: "Môn thuật pháp kia của Bùi Lăng có khí tức của "đại đạo"

"Nhưng chắc đây không phải là thuật pháp truyền thừa Trọng Minh tông!"

Sứ giả Cửu Nghi sơn trầm ngâm nói: "Chắc môn thuật pháp kia có rất nhiều hạn chế, nếu không hắn vừa lên sẽ vận dụng ngay, không cần kéo dài tới lúc này."

Phó Đạo Huyến bình tĩnh nói: "Mặc dù thuật pháp lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một môn thuật pháp, không phải Hợp Đạo chân chính không thể lâu dài."

"Kết cục của hắn chắc chắn vẫn không đấu lại Chung Quỳ đạo hữu.

Vẻ mặt sứ giả Tố Chân Thiên hơi phức tạp, đã tiếc hận tài hoa của Bùi Lăng lại tiếc nuối nhân tài như vậy nhầm đường lạc lối, khẽ than thở: "Có thể đấu đến nước này với Chung Quỳ đạo hữu, lần này hắn phát thiếp khiêu chiến, ngược lại cũng không phải cuồng vọng thật, đúng là đến để cầu đạo..."

Không chờ bọn họ nói hết lời, lập tức thấy Bùi Lăng giơ ngón tay lên, viết xuống hai hàng vân triện ở giữa không trung.

Ngay sau đó, tu sĩ cấp cao phía trên mây trắng đều cảm thấy quy tắc ở phương thiên địa này xảy ra sự biến hóa cực kỳ quỷ dị.

Dường như chỉ cần vận dụng pháp tắc sẽ có nguyền rủa vô cùng kinh khủng giáng lâm!

Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, Hoàng đế vừa lấy [miệng vàng lời ngọc] áp chế pháp tắc của Bùi Lăng, trong nháy mắt Bùi Lăng lại có thể sử dụng thủ đoạn tương tự áp chế ngược lại pháp tắc của Hoàng đế?

"Lại là khí tức đại đạo!" Vẻ mặt sứ giả Cửu Nghi sơn hơi nghiêm nghị, cả người cũng ngồi thẳng hơn mấy phần: "Bùi Lăng này chỉ có tu vi Phản Hư, lại nắm giữ hai môn thuật pháp liên quan đến đại đạo!"

Sứ giả Yến Tê thành cũng nhíu mày, sau khi hơi suy nghĩ lại mở miệng nói: "Thi triển môn thuật pháp này cần thời gian."

"Đây là một kẽ hở khổng lồ"

"Nhưng đao linh trong đao bản mệnh của hắn có thực lực cực mạnh, nếu không kẻ này căn bản không rảnh vận dụng."

Sứ giả Tố Chân Thiên nhìn qua chiến trường, ánh mắt nhìn sang Hoàng đế đang bấm pháp quyết, khẽ hoảng sợ nói: " [Cửu Tử thần thông] !"

Những người khác nghe vậy rối rít nhìn về phía Hoàng đế, vừa hay thấy một đầu cự thú loại hổ màu vàng lặng yên hiện ra.

Con thú này lớn như ngọn núi, cương mãnh hung bạo, chính là Bệ Ngạn!

Thấy thế, đám người lần lượt lộ ra sắc mặt khác thường, ánh mắt kiên định như bàn thạch của Phó Đạo Huyến cũng hơi lộ ra vẻ dao động: "Có thể để Chung Quỳ đạo hữu dùng ra môn thần thông này, tiếp theo Bùi Lăng có thất bại cũng đủ để vang danh thiên hạ, lưu danh vạn năm!"

"Kê này... Đáng tiếc..."

Lúc tu sĩ tứ tông khẽ bàn tán, ở phượng tọa cách đó không xa, Hoàng hậu mũ phượng áo lông, mắt phượng uy nghiêm, hàng lông mày kẻ đen nhíu chặt, không chớp lấy một cái nhìn qua chiến trường.

Thực lực của Bùi Lăng này đã hoàn toàn có thể chính vị Tông Chủ Trọng Minh tông!

Hiện tại Hoàng đế đánh mãi không xong, thế cục rơi vào trạng thái hừng hực, dù cuối cùng có thắng cũng hoàn toàn mất hết mặt mũi!

Cứ vậy, điều duy nhất có thể cứu vãn danh dự hoàng triều, giữ được sĩ khí chính đạo là sau khi Bùi Lăng thất bại, thành công mời chào hắn!

Cứ vậy, trận chiến ngày hôm nay không những không trở thành vết nhơ của hoàng triều và chính đạo, ngược lại sẽ là một giai thoại thiên tài ma đạo cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa.

Thế nhưng, bất cứ chuyện gì cũng phải chuẩn bị sẵn dự tính xấu nhất!

Nếu cuối cùng, Bùi Lăng này còn không chịu tiếp nhận mời chào...

Đang nghĩ ngợi, Hoàng hậu thấy Hoàng đế lại gọi ra một đầu hung thú to lớn.

(Cửu Tử thần thông] sắp thành hình!

Lam Kinh thành.

Lúc này cả tòa thành trì nghiễm nhiên như đã ngưng kết, khắp nơi lặng ngắt như tờ.

Toàn bộ sinh linh đều nín thở tập trung, đêm không chợp mắt nhìn qua thủy kính hoặc bầu trời.

Chỉ có điều, phần lớn sinh linh tu vi thấp, Bùi Lăng và Hoàng đế lại ra tay quá nhanh, dù là hình chiếu trong thủy kính hay trực tiếp nhìn lên vòm trời, bọn họ chỉ có thể thấy ánh sáng thuật pháp của đôi bên lấp lóe, khí thế hùng hậu, dẫn động muôn hình vạn trạng.

Trong mặt kính, cảnh tượng thay đổi trong nháy mắt làm các sinh linh không kịp nhìn, dù cuối cùng tâm lực cẩn thận quan sát, đập vào mi mắt cũng chỉ có một mảnh kỳ quái, không thấy cái gì, không phân biệt được cái gì, cũng không nhìn hiểu cái gì...

Chương 1978: Thế lực ngang nhau! (2)

Bọn họ hoàn toàn không biết chiến cuộc như thế nào, bên nào chiếm cứ thượng phong, chỉ cảm thấy hình như đôi bên đều rất lợi hại...

"Rõ ràng vừa rồi Thánh Tử ma tông kia đã chịu trọng thương, vì sao bệ hạ không thừa thắng xông lên?"

"Không thấy bên cạnh Thánh Tử ma tông có nhiều khôi lỗi kim giáp bảo vệ vậy sao? Vừa rồi bệ hạ căn bản cũng không có cơ hội!"

"Những khôi lỗi kim giáp kia là của Thánh Tử ma tông? Không phải bệ hạ?"

"Hiện tại những cự thú kia mới là bệ hạ..."

Phía trên pháp chu.

Thi Nam Tử hài lòng nhìn tình cảnh trước mắt, quạt tròn nhẹ lay động, cao ngạo nói: "Tiểu hoàng đế huyễn cảnh này có thể chống đở trong tay Tiên Đế thời gian dài như vậy, mặc dù Tiên Đế cố gắng nương tay, hắn cũng đủ để vang danh thiên hạ, lưu truyền vạn năm!"

"Không sai" Liên Đồng Tử lạnh nhạt gật đầu: "Tư chất tu luyện của tiên hạ đẳng này cũng tạm được."

"Chỉ có điều, đạo tâm bị long đong cũng là đạo tâm bị long đong, không thể nhìn xuyên qua hư vô, cuối cùng chỉ có thể chết già ở phương huyễn cảnh này, không thể trở về thượng giới."

"Nhưng hắn đừng phụ sự kỳ vọng cao của Tiên Đế, sau trận chiến này có thể dòm ngó nguồn gốc."

"Nếu không, Chung Quỳ thị góp nhặt khí số vạn năm, cũng không công hao phí."

Ánh mắt Dư Tử Cơ chớp động, nói: "Ngụy triều nghịch thiên nhiều năm, bây giờ cũng coi là số trời luân hồi, báo ứng xác đáng"

"Chờ sau khi Thánh Tử chém giết ngụy đế trước mặt mọi người, trên dưới ngụy triều chắc chắn sĩ khí ủ rũ"

"Đến lúc đó là lúc chúng ta giúp đỡ đại nghĩa!"

Thư Vũ hiểu ý nói: "Lập tức hồi bẩm tông môn."

"Chuẩn bị cứu vãn phương thiên địa này!"

Lô đỉnh Thiên Sinh giáo tốp năm tốp ba đứng đó, một tên nữ tu mặc sa y màu hồng trong đó vô cùng quyến rũ nói: "Thánh Tử chủ nhân... Rất muốn tiến lên hầu hạ ngay bây giờ..."

"Chủ nhân uy vũ như này, thiếp thân... Ừ... Thiếp thân... A..."

Hai gò má đám lô đỉnh đỏ hồng, trong mắt lấp lánh ánh nước như một đoàn xuân thủy muốn hòa tan: "Đúng rồi, đại tỷ nói là đi thay áo lông mũ phượng của Hoàng hậu ngụy triều, vì sao còn chưa trở lại?"

"Không quan tâm nàng nữa, các ngươi xem Thánh Tử chủ nhân lại hành động, a...

Lệ Hàn Ca và tử đệ Lệ thị không ngừng bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp bảo, khẽ bẩm báo tình hình trận chiến cụ thể với trong tộc.

Chỉ có điều, bọn họ đã không còn lo lắng khó chịu giống như trước đó, chỉ trung quy trung củ nói: "Một lần nữa khai chiến, hiện tại thế lực ngang nhau, ngụy đế mặt dày vô sỉ, quỵt nợ trước mặt mọi người, rõ ràng đã thua lại còn có mặt mũi tiếp tục đấu với Thánh Tử!"

"Thực lực Thánh Tử cường đại, khó có thể tưởng tượng..."

"Nguy đế không biết xấu hổ, đúng là ngụy đạo!"

"Không sai, hiện tại ngụy đế cũng không chiếm được ưu thế...

Hình như pháp tắc của hắn đã bị Thánh Tử phá... Hiện tại gọi ra vài đầu cự thú khí tức cường đại...

Lúc này, phía trước nhất boong thuyền, đám người một mạch Kiêm Tang khuôn mặt hồng hào, tiếng hoan hô động địa như không biết mệt mỏi trợ uy cho Bùi Lăng: "Thánh Tử uy vũ! Thiên thu vạn tái, pháp lực vô biên, đao trấn thiên hạ!"

"Thánh Tử uy vũ! Thiên thu vạn tái, pháp lực vô biên, đao trấn thiên hạt"

Không khác những tu sĩ cấp thấp trong Lam Kinh thành là bao, tu vi của bọn họ cũng không cao, không thấy rõ chiến cuộc cụ thể, căn bản không biết rốt cuộc ai đang chiếm ưu thế.

Nhưng có chiến tích Thánh Tử dùng ba chiêu đánh rơi ngụy đế ngụy triều, hiện tại lại nghe nữ tu Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp lòng tin tràn đầy, tôn sùng đến cực điểm khen ngợi Thánh Tử, lại nhìn dáng vẻ ưu nhã, bình tĩnh ung dung báo tin vui của tử đệ Lệ thị, đoán cũng biết người chiếm ưu thế tuyệt đối chắc chắn là Thánh Tử!

Nghĩ tới đây, đệ tử một mạch Kiêm Tang lập tức cảm thấy trên dưới cả người đều tràn đầy lực lượng, tinh thần càng ngày càng phấn chấn, động lực phất cờ hò reo cũng càng dồi dào, tiếng hò hét lập tức vang dội: "Thánh Tử uy vũ! Thiên thu vạn tái, pháp lực vô biên, đao trấn thiên hạ! !!"

Lúc này, trong khoang nào đó trên pháp chu.

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần đang chăm chú nhìn hình ảnh biến hóa trong thủy kính, mắt không chớp lấy một cái, vô cùng chăm chú, không hề phát hiện bất cứ sự khác thường nào.

Ngay cách bọn họ không xa, Tư Hồng Đạc như khúc gỗ không thể động đậy chút nào, bàn tay đặt trên bả vai hắn ta liên tục không ngừng truyền đến khí tức lạnh lẽo tận xương.

Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn ta đã bị phong ấn toàn bộ, ngoại trừ tư duy, thể xác đã hoàn toàn không chịu sự khống chế của mình.

Trong lòng Tư Hồng Đạc cảm thấy nặng nề, hắn ta đã bị phát hiện!

Trong tình huống này, Tư Hồng Đạc đã sớm không quan tâm sinh tử của mình, nhưng bốn vị sư muội chính đạo trước mặt...

Còn chưa suy nghĩ xong, Tư Hồng Đạc đột nhiên cảm thấy hắn ta đã mất đi sự khống chế với [Thủy Kính thuật] !

Không đợi hắn ta kịp phản ứng người sau lưng muốn làm gì, hình tượng trong thủy kính bắt đầu lặng yên xảy ra thay đổi.

Trời cao xanh ngọc như phỉ thúy, Bùi Lăng và Hoàng đế đánh giáp lá cà, chỉ trong nháy mắt đã phân ra thắng bại.

Chương 1979: Kính Trung thuật

Hoàng đế máu vẩy trời cao, khí tức suy sụp dữ dội, chuỗi ngọc trên mũ miện âm vang vỡ nát, cổn phục tàn tạ, trông sắc mặt suy bại, vô cùng chật vật.

Hắn ta tự biết đã thất bại, không khỏi vẻ mặt đau thương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngay trước mặt toàn bộ Lam Kinh thành, dòng họ công thần hoàng triều và sứ giả tứ tông: "Tu vi Thánh Tử cao thâm khó lường, trẫm, không, lão hủ thực lực thấp, còn lâu mới là đối thủ của Thánh Tử, bây giờ cam nguyện thần phục, xin Thánh Tử giơ cao đánh khẽ, tha lão hủ một mạng!"

"Lão hủ nguyện dâng lên thê nữ làm nô làm tỳ, hầu hạ Thánh Tử!"

Bùi Lăng đứng thẳng trong hư không, mây trắng như phụng chiêu mộ, hội tụ tới từ bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái bảo tọa rộng lớn.

Tán bào ngồi xuống, Bùi Lăng thản nhiên mở miệng: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất"

"Chung Quy thị không rõ số trời, để loài lân giáp có địa vị ngang nhau với Nhân tộc, tội ác sâu nặng, tội đáng chết vạn lần!"

"Ngươi là ngụy đế đời này của Chung Quy thị, nên chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách."

"Nhưng bản Thánh Tử sinh ra tôn quý, bụng dạ khoan dung."

"Hôm nay thê nhi của ngươi đã là nô tỳ của bản Thánh Tử, cũng sẽ mở một mặt lưới."

"Chỉ có điều, dạy bảo quy củ cho bọn họ thật tốt, từ đây cẩn thận hầu hạ, đừng nhặt chua ăn dấm, gây chuyện thị phi"

Hoàng đế liên tục dập đầu, vô cùng cảm kích nói: "Lão hủ cẩn tuân mệnh lệnh Thánh Tử!"

"Chắc chắn ra lệnh Hoàng hậu, chư phi, công chúa cung kính hầu hạ Thánh Tử, không dám làm trái...

Tiếng nói vừa ra, một bóng dáng mũ phượng khăn quàng vai yểu điệu bước trên mây mà đến, nàng đoan trang xinh đẹp, khí chất cao hoa, quanh người có hỏa diễm màu đỏ vàng bừng bừng thiêu đốt, trông uy nghiêm cường đại, ung dung hoa quý, chính là đương kim Hoàng hậu Lưu Lam hoàng triều.

Lúc này Hoàng hậu mị nhãn như tơ, bộ bộ sinh liên, lúc chậm rãi đi về phía Bùi Lăng còn nhẹ cởi áo lông, áo tơ hơi mở, vẻ quyến rũ lộ rõ trên mặt, môi son mấp máy, quyến rũ năn nỉ: "Chuyết phu đã bại, kính xin Thánh Tử nương tay, bản cung, không, thiếp thân nguyện hầu hạ Thánh Tử để chuộc tội cho chuyết phu..."

Ngay sau đó, mấy thiếu nữ hoa phục tươi đẹp cũng phi độn tới, đều là tóc mây tiêu nhan, quý khí tự nhiên, một người trong đó đào xấu hổ lý nhường, xinh đẹp không gì sánh được, chính là Chung Quỳ Kính Y, nàng cùng rất nhiều tỷ muội vây quanh Bùi Lăng, rối rít cầu xin: "Nguyện cùng mẫu hậu hầu hạ Thánh Tử, cầu Thánh Tử buông tha cho phụ hoàng...

Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần nghẹn họng nhìn trân trối, trong chốc lát ngây ra như phỗng, trên mặt đây vẻ khó có thể tin.

Chỉ cảm thấy ấn tượng và sự tin tưởng với Lưu Lam hoàng triều nhiều năm qua đã nhận lấy sự đả kích như sóng thần!

Lâm Hàm Yên nỉ non lên tiếng như đang nằm mơ: "Cái này... Sao có thể?"

Thẩm Âm Trần thất hồn lạc phách: "Sao Hoàng đế lại thất bại? ?"

Trần Tĩnh Mộng run rẩy nói: "Lưu Lam hoàng triều... Là một trong năm tông chính đạo... Chính đạo ta, cho dù chiến bại, sao, sao lại... Sao lại quỳ xuống! ?"

"Đây là chuyện không thể nào! Không thể nào! !"

Sắc mặt Triệu Quyên Quyên đỏ bừng: "Hoàng hậu và công chúa hoàng triều càng không thể làm ra nói ra chuyện như vậy...

Bốn tên nữ tu cùng quay đầu nhìn về Tư Hồng Đạc: "Đây là có chuyên gì?"

Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng và chờ mong, hiện tại tu vi bốn người đều bị phong cấm, không nhìn ra trong thủy kính có bất cứ vấn đề gì.

Vì vậy, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Tư Hồng Đạc để giải thích loại tình huống này, hy vọng tất cả trong thủy kính đều là ảo tưởng.

Trong lòng Tư Hồng Đạc vô cùng nóng nảy, những cái này đều là giải Lúc này [Thủy Kính thuật] đã không chịu sự khống chế của hắn ta.

Hình ảnh hiện ra trong kính cũng không còn là trận chiến giữa Bùi Lăng và Hoàng đế!

Chỉ có điều, trong lòng nghĩ như vậy, ngay sau đó Tư Hồng Đạc không bị khống chế mở miệng nói: "Đây đều là thật."

"Lưu Lam hoàng triều đã xong!"

Tiếng nói vừa ra, sắc mặt bốn nữ tu lập tức trắng bệch.

Dù tình cảnh này vô cùng hoang đường, lại rất không thích hợp nhưng bốn tên nữ tu này cũng không biết vì sao, vô thức cho rằng tất cả trong thủy kính đều là thật!

Lúc này, Tư Hồng Đạc nói tiếp: "Ta không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu, phai nhanh chóng rời đi."

"Sau này có cơ hội lại tới cứu các ngươi ra ngoài."

Nói xong, không chờ bốn nữ tu đồng ý, bóng dáng hắn ta đã chậm rãi tiêu tán.

Bốn nữ tu lập tức lấy lại tinh thần, bọn họ quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía thủy kính.

Đã thấy mặt kính biến ảo, chẳng biết từ lúc nào trên không Lam Kinh đã có thêm một cái giường khổng lồ, màn tơ xung quanh buông xuống, Bùi Lăng mang theo Hoàng hậu, chư phi cùng rất nhiều công chúa đấu pháp trong đệm chăn, chỉ thấy sóng đỏ bị lật, xanh ngọc như nguyệt...

Trong chốc lát, bốn tên nữ tu nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, cứng họng...

Không trung.

Bầu trời xanh ngọc bị màu mực nhanh chóng thôn phệ, [Minh Thiên Chỉ Vụ] như thủy triều rào rạt, trong khoảnh khắc đã che đậy toàn bộ chiến trường.

Người quan chiến ở ngoại giới không nhìn thấy tình hình cụ thể trong bóng tối.

Chương 1980: Bảo vật trấn triều

Trong bóng tối, Hoàng đế đứng giữa không trung, tám đầu cự thú hình dạng khác nhau, khí tức khác hẳn chiếm cứ trên dưới quanh người hắn ta.

Tám đầu cự thú này, ngoại trừ Bệ Ngạn, Nhai Tí, Bá Hạ, Tù Ngưu, hình như còn có Ngư Long Li Vẫn, Toan Nghê mặt như sư tử, Trào Phong nham hiểm cùng Bồ Lao như Tiểu Long.

Lúc này, Hoàng đế đánh ra pháp quyết phức tạp cuối cùng, bóng dáng con cự thú thứ chín ầm vang hiện ra.

Có thể nó thon dài như rồng, khí tức hoàn toàn không giống hung thú, bình thản yên tĩnh, nho nhã lịch sự.

Sau khi xuất hiện, lập tức múa xoay quanh, trong khoảnh khắc đã quấn vào cái bia cao trên lưng Bá Hạ.

Đây là Phụ Hý!

Cửu tử đều đến, thần thông đã thành!

Ống tay áo Hoàng đế bay múa, lưu châu không ngừng rung động, hắn ta mở to miệng, tiếng nói rộng lớn: "Phá!"

Chín đầu cự thú lập tức bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng, Nhai Tí hành động trước tiên, vung ra một trảo lập tức xé rách hư không, vết nứt như mạng nhện lập tức rải khắp phương thiên địa này.

Bồ Lao đằng tiêu mà lên, tiếng rống như lôi đình cuồn cuộn, như thiên quân vạn mã ầm vang đi ra bốn phương tám hướng.

Bá Hạ cúi đầu, chân to đạp xuống như vạn núi sụp đổ, thế không thể đỡ!

Trong chốc lát, trong bóng tối nổi lên cơn gió lạnh thấu xương, hư không loạn lưu giăng khắp nơi, khí tức hùng hậu dẫn động ngàn vạn khí tượng, phong lôi mưa tuyết thay đổi trong nháy mắt, [Minh Thiên Chi Vụ] như không chịu nổi sự xung kích kinh khủng như vậy, trong khoảnh khắc đã bị phá tan thành từng mảnh!

Bóng tối như tuyết đọng gặp mặt trời, tan thành mây khói!

Bầu trời xanh ngọc lại xuất hiện, chín thú đạp không mà đứng giữa không trung, khí tức không giữ lại chút nào trải rộng ra, kỳ thế xông thẳng lên trời, tản ra toàn bộ phương thiên địa này.

Ở chính giữa nơi mà bọn chúng bao quanh bảo vệ, Hoàng đế chuỗi ngọc trên mũ miện buông xuống, cổn phục gọn gàng, sống lưng thẳng tắp như tiêu thương đứng tại chỗ.

Đối diện hắn ta lại là một bóng dáng giống hắn ta như đúc.

Dù là thần sắc, động tác, khí độ, trang phục... Hai người đều giống nhau như đúc!

Hoàng đế nhìn qua bóng người trước mắt, mặt không đổi sắc, lúc này đã hạ lệnh cho chín thú: "Chiến!"

Khí tức của chín thú vẫn hung bạo, lại đều lộ ra vẻ do dự, ánh mắt băn khoăn đảo qua đảo lại trên hai tên Hoàng đế, trong chốc lát không biết nên nghe theo mệnh lệnh của vị Hoàng đế này, hay nên đi bảo vệ vị Hoàng đế chưa từng mở miệng.

Thấy chín thú không nhúc nhích như không phân biệt được địch ta, Hoàng đế nhướn mày đang muốn tiếp tục ra tay, đã thấy một hắn ta khác đứng đối diện hắn ta đột nhiên lấy ra một cái cửa gỗ nối liền cả khung cửa từ trong túi trữ vật.

Cánh cửa kia toàn thân đen nhánh như dùng một loại linh tài rất kiên cố, nhưng ngoại trừ kiên cố không còn công dụng gì để luyện chế thành, không nhìn ra công dụng cụ thể.

Người không khác Hoàng đế chút nào cố định cánh cửa gỗ trong hư không, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, xuyên qua từ bên trong.

Ngay sau đó, cửa gỗ "phanh" một tiếng lập tức đóng lại.

Sau đó lại mở ra: "Hoàng đế" thứ hai đi ra từ trong cửa.

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

"Kẹt kẹt."

"Phanh"

Cửa gỗ không ngừng mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại, tên "Hoàng đế" thứ ba: "Hoàng đế" thứ tư: "Hoàng đế" thứ năm nhanh chóng đi ra...

Đây là pháp tắc của "Chúng"!

Hoàng đế lập tức cảm thấy thân thể không đúng, tinh huyết cốt nhục quanh người hắn ta bắt đầu nhanh chóng khô bại, mục nát, cùng lúc đó da thịt hư thối trên diện rộng, dòng máu hỗn hợp với nước mủ ào ạt chảy xuôi ra, từng khuôn mặt người oán độc hiện ra, trên cổ đột ngột xuất hiện một sợi tơ máu mảnh khánh!

Đây là [Đoạn Đầu Chú] !

[Đọa Huyết Chú], [Vạn Hồn Chú], [Đoạn Đầu Chú 1... Ba chú cùng sử dụng!

Sắc mặt Hoàng đế thay đổi, hắn ta không làm trái với hai đầu vân triện mà Bùi Lăng vừa viết xuống, nhưng đối phương có thể làm trái giúp hắn ta!

Đưa tay đè lại đầu mình, đề phòng đầu thân một nẻo trực tiếp rơi xuống đất, vẻ mặt Hoàng đế lại không thả lỏng chút nào, máu tươi liên tục không ngừng chảy ra từ tơ máu trên cổ hắn ta, cứ như dòng suối lững lờ không dứt, trong khoảnh khắc thẩm thấu cổn phục.

Máu càng chảy càng nhiều, chẳng mấy chốc biến thành thác nước rầm rầm chảy xuống.

Lúc mới đầu, huyết dịch vẫn là màu đỏ tươi bình thường, nhưng chẳng mấy chốc màu sắc chuyển tối, hiện ra màu bầm tím, mùi cũng từ ngai ngái trộn lẫn chút mùi thối mục nát.

Thân thể Hoàng đế cũng bắt đầu hư thối, trên dưới cả người càng ngày càng nhiều mặt người.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Ha ha..."

Mặt người hé miệng, cười đùa vô cùng oán độc, điên cuồng xé rách huyết nhục của Hoàng đế, muốn bay múa đi từ bốn phương tám hướng...

Lúc này, Bùi Lăng không cho Hoàng đế chút cơ hội thở dốc nào, lúc này tay phải vươn ra, thăm dò vào ống tay áo bên trái.

"Kẹt kẹt."

Cửa gỗ lại mở ra, một bàn tay khổng lồ thon dài duỗi ra từ bên trong cửa, lần lượt nắm lấy từng phục khắc thể, chọc thủng cổ của bọn họ, xuyên vào một sợi dây gai thô to.

Chẳng mấy chốc, bàn tay khổng lồ xâu chuỗi xong tất cả phục khắc thể, chụp vào Hoàng đế.

Chương 1981: Bảo vật trấn triều (2)

Khí tức Hoàng đế suy bại dữ dội, đừng nói bàn tay khổng lồ sắp đến, ngay cả ba môn nguyền rủa trên người cũng khó áp chết Trong khoảnh khắc bàn tay khổng lồ che đậy bầu trời trên đỉnh đầu hắn ta, như đêm tối giáng xuống, cũng nắm lấy Hoàng đế.

Không đường thối lui, đại cục đã định!

Nhưng ngay lúc bàn tay khổng lồ sắp bắt lấy Hoàng đế...

Oanh! !!

Một cái đại ấn ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời chói chang trên không, rơi xuống từ trời cao, đập vỡ nát bàn tay khổng lồ và tất cả phục khắc thể đã bị xuyên vào dây gai!

Cánh tay phải của Bùi Lăng lập tức truyền đến một cảm giác đau nhức dữ dội xuyên tim.

Bàn tay khổng lồ nhanh chóng thu hồi vào trong cửa.

"Phanh."

Cửa lớn lại đóng chặt.

Tay phải của Bùi Lăng cũng đồng thời rút ra từ trong ống tay áo trái, toàn bộ tay phải của hắn máu thịt be bét, không ngừng nhỏ xuống máu tươi, bộ phận từ cổ tay trở xuống đã hoàn toàn mất đi tri giác!

Bùi Lăng cau mày nhìn về phía Hoàng đế.

Đã thấy lúc này Hoàng đế một tay đỡ cổ, một tay hơi nâng lòng bàn tay lên trên, cự ấn như mặt trời chói chang thu nhỏ, trong giây lát bay xuống tay hắn ta.

Trong nháy mắt ấn tỉ vào tay, quanh người Hoàng đế dấy lên kim diễm như thực chất.

Hỏa diễm kia như là màu vàng thuần lưu động, rực rỡ tinh khiết, loá mắt vô song.

Mặt người oán độc đã trải rộng cả người Hoàng đế lập tức bị kim diễm đốt sạch, cùng lúc đó tơ máu trên cổ hắn ta cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại.

Lực lượng mục nát trong cơ thể bị thiêu đốt, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, quay về tươi sống.

[Đọa Huyết Chú 1, [Vạn Hồn Chú] và [Đoạn Đầu Chú] lập tức bị thanh trừ hoàn toàn.

Kim diễm ầm vang nhảy lên, đột nhiên dâng cao trăm trượng.

Sau khi rơi xuống đã tiêu tán vô tung, chỉ thấy 12 chương nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất trên cổn phục của Hoàng đế tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng sáng tỏ, ngay sau đó tất cả đường vân biến mất, cổn phục hoa mỹ hóa thành một bộ áo bào da dê đen không có chút trang trí nào.

Màu sắc áo bào tối tăm như sắc trời xanh tối, khác hẳn cổn phục hoa mỹ, trang nghiêm nặng nề, kính cẩn đường hoàng.

Mười hai chuỗi ngọc cũng lấp lóe ánh sáng, từng viên xuyết châu nhanh chóng biến mất, chẳng mấy chốc ngọc thạch đốt hết, chỉ còn miện tấm, khuôn mặt Hoàng đế lộ rõ ràng không bỏ sót!

Lúc này, trên người Hoàng đế không phải là cổn phục, mà là áo lông mũ miện long trọng nhất!

Vẻ mặt Hoàng đế trang nghiêm nhìn Bùi Lăng mở miệng: "Trẫm là đích tử Chung Quỳ thị, từ nhỏ đã được dạy dỗ, nhận vị trăm năm, tự giác kính tiểu thận vị, cẩn trọng"

"Nhưng lần này bội binh công yếu, ỷ chúng khinh địch"

"Lại kiêu căng ngầm sinh, không tự biết hài lòng!"

"Hôm nay đánh một trận với đạo hữu mới giật mình nhận ra, trẫm đã sớm đánh mất sự tỉnh táo thời thiếu niên theo năm tháng, sa vào đế vị quyền lực, thanh danh trong Chung Quỳ thị, đạo tâm bị long đong!"

"Bây giờ còn mộng mới tinh, linh đài thanh minh"

"Trận chiến này dù thắng hay bại, tâm cảnh đều lên một tầng lầu"

"Sau này tất báo đại ân của đạo hữu."

"Vốn xưng tôn giá là đạo hữu, chỉ vì khâm phục đạo hữu có lòng cầu đạo."

"Hiện tại mới biết, mặc dù đạo hữu tuổi nhỏ, lại đủ để ngồi đàm đạo với trẫm, có thể làm bạn trên đại đạo."

"Tiếp theo, trẫm sẽ lấy dáng vẻ nghênh chiến đối thủ ngang nhau, toàn lực đánh một trận chiến với đạo hữu."

"Lấy đó làm tôn trọng!"

Lúc nói chuyện, Hoàng đế một tay bày ấn, một tay khác duỗi ra phía trước, một thanh trường kiếm hoa lệ ưu mỹ, khí tức mênh mông lại ung dung trang nhã lập tức xuất hiện từ trong hư không, rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Ngay sau đó Hoàng đế giới thiệu: "Ấn này là ngọc tỉ truyền quốc triều ta. Nó hạn chế thiên địa, mặt ngoài muôn phương, trấn hoàng triều ta đã mấy vạn năm."

"Kiếm này là Đế Hoàng kiếm. Thẳng chỉ vô địch, án chỉ vô hạ, vận chỉ vô bàng, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ, cứu đại nghĩa, phục thiên hạ!"

"Hai cái này là pháp bảo trấn triều Chung Quỳ thị ta-"

"Hôm nay, trẫm mặc áo lông mũ miện, chấp tỉ cầm kiếm, nguyện chứng đạo cho đạo hữu!"

Nói xong, Hoàng đế vung tay phải lên, ngọc tỉ truyền quốc bay lên không, trong chớp mắt đã lớn như núi cao, tản ra ánh sáng chói mắt ở trên vòm trời, sáng như nắng gắt, tản ra uy áp kinh khủng.

Hoàng quyền hùng hách, cũng hoàn toàn chấp chưởng phương thiên địa này.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, tất cả nguyền rủa tràn ngập khắp nơi cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất.

Hắn vừa thi triển [Sinh Tử Hiến Lệnh 1, lại đang nhanh chóng xóa đi!

Bùi Lăng lập tức giơ Cửu Phách Đao lên, khí thế quanh người hắn biến hóa, nghiễm nhiên hóa thân thành người quyết định ở phương thiên địa này, nguy nga, cao lớn, bạo ngược... Lưỡi đao huyết sắc to lớn nhanh chóng ngưng tụ ở trên đỉnh đầu hắn.

Huyết nhận che ngợp bầu trời, tung hoành trời cao, khí thế hùng hồn mênh mông, lúc rủ xuống như trời nghiêng!

Tia sáng lạnh phá không, chém xuống ngọc tỉ!

Hoàng đế cầm Đế Hoàng kiếm trong tay, một tay đánh ra một pháp quyết.

Vân triện điêu khắc trên ngọc tỉ chậm rãi sáng lên, bốn chữ "quân lâm thiên hạ" chiếu rọi hư không, uy nghiêm nặng nề ấn xuống phương thiên địa này.

Oanh! !!

Chương 1982: Chúng sinh đều thấy

Huyết nhận to lớn âm vàng vỡ nát, bốn chữ trên ngọc tỉ như chưa tỉnh, tiếp tục nặng nề ấn xuống.

Cùng lúc đó, chín thú lập tức nhận ra ai là Hoàng đế chân chính.

"Tranh tranh..." Cảm âm của Tù Ngưu lập tức vang lên, bình ổn yên tĩnh, nhẹ nhàng đạm bạc, tất cả tâm tư của Bùi Lăng lập tức rơi vào yên lặng.

Không muốn công kích, không muốn phòng ngự, không muốn né tránh.

Chỉ cảm thấy mọi việc thiên hạ, nhân gian trăm vị đều trống trơn tự nhiên, không có ý nghĩa, không có gì thú vị...

Nhai Tí xê dịch tấn công, miệng phun lợi kiếm um tùm, gầm thét lao về phía Bùi Lăng.

Trào Phong nhẹ nhàng trên không trung, bên cạnh sinh ra vô số xoáy lốc kinh khủng, càn quét phương thiên địa này.

Bồ Lao ngửa đầu, tiếng gầm rú như sấm sét chấn động hư không, vết nứt như mạng nhện tùy ý lan tràn trong không gian.

Toan Nghê trầm tĩnh đứng đó, hơi khói quanh người, trong chớp mắt tràn ngập vòm trời...

Chín thú đồng thời ra tay, hoặc địch, sát phạt, khốn thủ, chấn nhiếp... Đủ loại thủ đoạn rối rít bay về phía Bùi Lăng.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bùi Lăng rất gian nan nâng tay trái lên, cái đầu xinh đẹp yếu ớt nhô ra bên cạnh Cửu Phách Đao, đao linh hiện ra muốn hộ chủ, lại nghe một giọng nói rộng lớn vang lên: "Lui ra!"

Dưới pháp tắc đường hoàng bá đạo, đao linh không bị khống chế lui về trong đao.

Ngay sau đó, Hoàng đế giơ cao Đế Hoàng kiếm trong tay, vỏ kiếm nền đen khảm bảo lặng yên tản đi, lộ ra thân kiếm như gương sáng treo cao, sáng rực trong vắt.

Trường kiếm sáng ngời chưa từng khai phong, lại hùng hoàng vạn dặm, quang minh lẫm liệt khiến người ta cảm thấy không thể địch nổi.

Cùn phong trảm phá hư không, Đế Hoàng kiếm đường đường chính chính chém xuống!

Trong chốc lát, ngọc tỉ như núi, chín thú gào thét, Đế Hoàng kiếm cuồn cuộn rơi xuống...

Dưới bầu trời, Bùi Lăng lẻ loi đứng đó trông nhỏ bé như ngô, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu!

Bên cạnh đế tọa, sứ giả tứ tông đều tỏ ra hoảng sợ: "Bùi Lăng có thể ép Chung Quỷ đạo hữu đi đến nước này!"

Sứ giả Yến Tê thành trầm giọng nói: "Hiện tại Chung Quỳ đạo hữu đã vận dụng pháp bảo trấn triều, nếu toàn lực ra tay, Bùi Lăng chắc chắn sẽ thua"

Sứ giả Tố Chân Thiên nhẹ cau mày ngài nói: "Bùi Lăng này thật sự không đơn giản! Tu vi chỉ là Phản Hư, lại đã nắm giữ hai đầu pháp tắc"

Phó Đạo Huyến hờ hững nói: "Hai đầu pháp tắc này đều có sự khác biệt rất lớn với đạo đồ chính thống của hắn, tuyệt đối không phải tự thân lĩnh ngộ, mà là cướp đoạt ra."

"Nói cách khác, chờ hắn thật sự Hợp Đạo, còn có thể lĩnh ngộ một đầu pháp tắc nữa!"

Ngô Ký Tương bình tĩnh mở miệng: "Chẳng những là pháp tắc, thuật pháp nà Thánh Tử ma tông này nắm giữ cũng không bình thường."

"Lão phu làm quan mấy triều, lão phu nhìn đương kim bệ hạ lớn lên"

"Nhưng vừa rồi Bùi Lăng ngụy trang thành bệ hạ, ngay cả lão phu cũng không nhìn ra sơ hở..."

Phượng tọa, trâm cài tóc Hoàng Điểu run rẩy, Hoàng hậu dung nhan đoan trang cũng thầm thở phào.

Ngọc tỉ truyền quốc, Hoàng giả chỉ kiếm...

Bệ hạ không còn ý khinh địch nữa, lần này toàn lực ứng chiến, cuối cùng đã kết thúc!

Nhưng ngay lúc tất cả mọi người tưởng trận chiến này sẽ kết thúc, một luồng mờ mịt xuất trần, cao xa khó lường đột nhiên tràn ngập toàn trường.

Lúc vân triện "quân lâm thiên hạ", chín thú công kích, Đế Hoàng kiếm to lớn... Sắp rơi xuống trước người Bùi Lăng đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, dường như thời gian dừng lại, toàn bộ ngưng kết giữa không trung, không thể tiến thêm.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, tay trái vô cùng chật vật bóp ra một pháp quyết cổ xưa, tiếng nói rộng lớn, cao xa: "Vạn trượng hồng trần..."

Lúc này, pháp tắc do Hoàng đế im lặng bày ra trước đó, trong nháy mắt mất đi hiệu quả với hắn.

Theo bốn chữ này rơi xuống, tất cả pháp tắc phương thiên địa này như tuyết đọng gặp mặt trời, bắt đầu ầm vang đổ sụp.

Sự hung ác ngang ngược của chín thú tan thành mây khói, đều không tự chủ được cuộn mình, run rẩy như gặp phải thiên địch, khó mà tự điều khiển sợ hãi run rẩy.

"Sợ ta như trời!"

Giọng nói này to lớn uy nghiêm như lôi đình, lại như thiên đạo trong nơi tối tăm, xem vạn vật như chó cỏ, lạnh băng, công chính, vô hình vô chất, không thể nắm lấy, không thể tư tưởng, không thể lý giải, lại cao hơn tất cả, quan sát chúng sinh.

Toàn bộ phía trên bầu trời lập tức kiếp vân dày đặc, màu mực lăn lộn như biển như sóng.

Vô số điện xà tím xanh di chuyển trong mây, tiếng ầm ầm nối liền không dứt, lôi đình gào thét trùng điệp lăn ra bốn phương tám hướng.

Thiên uy huy hoàng, bao phủ khắp nơi, chúng sinh phủ phục dưới hắn như sâu kiến!

Vân triện, tiếng đàn, lợi kiếm, xoáy lốc, tiếng rống, hơi khói, kiếm phong... Trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ, không còn dám có chút động tác nào.

Sâu trong lòng Hoàng đế vô thức sinh ra một loại sợ hãi từ tận phế phủ, trong chốc lát càng không dám ra tay.

Thậm chí, đám người quan chiến trên mây trắng nơi xa, từ Hoàng hậu đến sứ giả tứ tông, rất nhiều thần công, đệ tử năm tông...

Toàn bộ cảm thấy một trận tim đập nhanh mãnh liệt.

Dường như thiên kiếp mà bọn họ đã từng lần lượt đối mặt, dù là thiên tài kinh diễm bực nào, địa vị tự phụ cỡ nào, thực lực tu vi đáng kiêu ngạo cỡ nào, đối mặt với thiên đạo đều là chó rơm!

Chương 1983: Trận thắng đầu tiên trên tiên lộ!

Chúng sinh chỉ có tiếp nhận tư cách kiểm tra của "Thiên đạo", không có tư cách khiêu chiến "Thiên"!

Lam Kinh thành, rất nhiều sinh linh đã sớm nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, kinh sợ, không dám ngẩng đầu, không dám quan sát, không dám động đậy, từng người nín thở tập trung, cấm không dám nói.

Tiếng hò hét trợ uy phía trên pháp chu cũng im bặt toàn bộ.

Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Lăng đều tràn đầy sự sùng kính và cuồng nhiệt không có gì sánh kịp, cũng như Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử...

Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa yên lặng như tờ, chỉ có lôi đình cuồn cuộn, trùng điệp, trào lên gào thét.

Ngay sau đó, một giọng nói âm u lạnh lẽo, to lớn vang lên:

"Nghịch!"

Vân triện "Quân lâm thiên hạ", chín thú công kích, kiếm quang Đế Hoàng kiếm đang đứng im... Toàn bộ rút lui đọc theo quỹ tích một lát trước.

Ánh sáng vân triện ảm đạm, ngọc tỉ hồi phục; tiếng đàn, lợi kiếm, xoáy lốc, tiếng rống, hơi khói... Trở về chín thú; ý chém giết đường hoàng hùng hách kết thúc nửa đường, Đế Hoàng kiếm quay về bình tĩnh.

Ngọc tỉ nhanh chóng thu nhỏ, trở về lòng bàn tay Hoàng đế.

Chín thú ngưng trệ bất động, chen chúc xung quanh Hoàng đế.

Đế Hoàng kiếm dọc theo quỹ tích lúc xuất hiện, lui về hư không.

Ánh sáng vàng chợt lóe lên quanh người Hoàng đế rồi biến mất, rút lui về trạng thái trúng nguyền rủa.

Ngọc tỉ lại lui, trở về giữa không trung.

Tay phải máu thịt be bét của Bùi Lăng khôi phục như lúc ban đầu.

Thời khắc này như dừng lại, sau đó tất cả tiếp tục lưu chuyển.

Ngọc tỉ rơi xuống, rơi vào trong tay Bùi Lăng.

Kim diễm hừng hực quanh quẩn quanh người Bùi Lăng, huyền bào nhanh chóng biến hóa trong ánh sáng, trong khoảnh khắc áo lông mũ miện đã gia thân, Đế Hoàng kiếm xuất hiện từ hư không bị hắn nắm chặt.

Ngọc tỉ truyền quốc lại bay lên không, lớn như núi cao, trong lúc xoay chuyển phát ra sự uy nghiêm vô tận, âm vang trấn xuống đỉnh đầu Hoàng đế thật.

Vân triện "Quân lâm thiên hạ" toả ra ánh sáng chói lọi, ấn về phía Hoàng đế.

Cuối cùng chín thú đã hành động, tiếng đàn, lợi kiếm, xoáy lốc, tiếng rống, hơi khói... Như cơn gió mạnh mưa rào đánh về phía Hoàng đế.

Đế Hoàng kiếm vung ra, hùng hách ung mục, quang minh đường hoàng, oanh nhiên chém xuống Hoàng đế.

Trong nháy mắt, toàn bộ thế cục nghịch chuyển kinh thiên!

Hoàng đế đứng tại chỗ không nhúc nhích như Bùi Lăng vừa rồi, không ra tay, không né tránh, cũng không thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng ngự gì.

Mặc cho lợi kiếm như mưa, xoáy lốc gào thét, gầm thét như sấm...

Hơi khói tản ta, bốn chữ "quân lâm thiên hạ" và Đế Hoàng kiếm chém xuống không phân trước sau, đồng thời đánh xuống!

Oanh! !!

Hoàng đế lập tức bay ngược ra như diều đứt dây.

Tình cảnh này diễn ra quá nhanh, biến cố đột ngột, sinh linh ở đây đều không kịp phản ứng, Hoàng hậu, sứ giả tứ tông, rất nhiều công thần, đám tu sĩ quan chiến trên mây trắng, đầu óc lập tức rơi vào trống rỗng.

Bầu trời, kiếp vân dày đặc nhanh chóng tản đi.

Vòm trời màu xanh ngọc hiện ra, óng ánh tươi đẹp như lưu ly.

Bùi Lăng đứng thẳng trên hư không, thiên uy huy hoàng quanh người cũng theo đó lặng yên biến mất.

Ngọc tỉ truyền quốc lập tức thoát khỏi sự khống chế của hắn, Đế Hoàng kiếm cũng tránh thoát bàn tay của hắn, hai thứ này hóa thành tia sáng, nhanh chóng đuổi theo phương hướng Hoàng đế rơi xuống.

Bùi Lăng lập tức thổ ra một hơi, hắn thắng!

Ngay sau đó, bóng dáng hắn khẽ di chuyển, nhanh chóng xuất hiện trong pháp chu.

Tất cả phù văn trên thân pháp chu sáng ngời, vốn đang lơ lửng ở giữa không trung, lập tức chạy về phương xa.

Tận đến giờ phút này, Hoàng hậu, sứ giả tứ tông, đám quân thần mới hồi phục tinh thần lại. Ngô Ký Tương đứng bật dậy, vội vàng hô lên: "Cứu giá!"

Những người còn lại như mới tinh từ trong mộng, phía trên mây trắng lập tức độn quang nhao nhao như mưa rào, lao về phía Hoàng đế rơi xuống.

Trong giây lát, bọn họ xuất hiện ở trên một mảnh hoang dã bên ngoài Lam Kinh thành.

Đã thấy nơi đây cỏ cây che chắn gần hết, toàn bộ mặt đất xuất hiện vết nứt nẻ như mạng nhện trên diện tích lớn, bụi mù lơ lửng giữa không trung, thật lâu không thể dừng lại, một cái hố sâu to lớn đột nhiên xuất hiện, Hoàng đế mặc áo lông mũ miện nhắm mắt nằm ngửa trong đáy hố, lại đã ngất đi.

Một cái ngọc tỉ khí tức cổ xưa, nặng nề lơ lửng trên đó, Đế Hoàng kiếm vào vỏ cắm nghiêng ở vách hố, sóng gợn mạnh mẽ như vô hình tản ra từng tầng, bao bọc hộ vệ quanh Hoàng đế.

Lúc này, một thiếu nữ áo xanh tóc bạc như ánh trăng trản ra, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ đạp không mà đứng, dáng người nàng thướt tha xiêu vẹo, khí tức tinh khiết tươi đẹp, đang xòe bàn tay ấn nhẹ xuống Hoàng đế.

Theo hành động của nàng, điểm sáng màu xanh lục nhạt như đom đóm ngày mùa hè, hội tụ từ bốn phương tám hướng, không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể Hoàng đế, sinh cơ hoạt bát quanh quẩn trong hố sâu, bên vách hố có vô số hạt cỏ đâm chồi sinh trưởng, trong giây lát hóa thành một bãi cỏ xanh, từng bông hoa đại nở rộ.

Hoàng đế vốn máu me khắp người, thương thế nặng nề, bây giờ thương thế quanh người lại đã khôi phục hơn phân nửa.

Thấy thiếu nữ áo xanh kia, đám người khẽ giật mình, lập tức cùng nhau khom mình hành lễ: "Dược tiền bối!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, nói: "Hoàng đế đã không còn đáng ngại, các ngươi không cần lo lắng"

Chương 1984: Trận thắng đầu tiên trên tiên lộ! (2)

Một đám tu sĩ thầm thở phào, có Dược Tiên Nữ ở đây, dù là người chết cũng có thể sống lại!

Hoàng hậu vượt qua đám người, lại hành lễ, cảm kích nói: "Đa tạ Dược tiền bối ra tay cứu giúp"

Dược Dạ Thư nghe vậy chỉ lắc đầu không nói, nàng vốn tưởng lần này cần cứu đệ tử Bùi Lăng của mình, lại không ngờ là Hoàng đế...

Thấy Hoàng đế đã có Dược Tiên Nữ cứu chữa, một công thần hơi do dự, vẫn khẽ hỏi: "Hoàng hậu nương nương, cuộc chiến hôm nay thật sự nằm ngoài dự đoán của người ta, hiện tại đại chiến chính ma kết thúc chưa lâu, nếu kết quả trận chiến này truyền ra ngoài, e rằng không có lợi cho sĩ khí của đạo ta."

"Xin hỏi nương nương, có cần phong tỏa tin tức?"

Hoàng hậu nhíu chặt mày ngài, lại khẽ lắc đầu.

Một trận chiến này, không chỉ có toàn bộ trên dưới Lam Kinh tận mắt thấy cả quá trình, hơn nữa hoàng triều còn mời Cửu Nghỉ sơn, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên và Hàn Ảm Kiếm tông tới.

Bây giờ toàn bộ chính đạo, không, phải là cả thiên hạ đã biết kết quả của trận chiến này.

Hiện tại phong tỏa tin tức đã không có bất cứ ý nghĩa gì...

Lúc ấy nàng nghĩ kết quả xấu nhất là không thể mời chào Bùi Lăng, lại không ngờ Hoàng đế chiến bại...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Hoàng hậu nói: "Không, không cần phong tỏa."

Ngay sau đó, lại có thần tử xin chỉ thị: "Nương nương, Thánh Tử ma tông thôi động pháp chu rời đi, bây giờ còn ở trong cảnh nội triều ta, có cần phái người đuổi theo không?"

Lần này, Hoàng hậu chưa đáp lời, Dược Tiên Nữ đứng cách đó không xa đã gọn gàng dứt khoát nói: "Để hắn đi."

Hoàng hậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, lúc này cũng nói: "Không đuổi!"

Trên bầu trời.

Một chiếc pháp chu to lớn phù văn lấp lánh đang dùng tốc độ cao nhất độn hành rời khỏi Lưu Lam hoàng triều.

Tầng cao nhất pháp chu, một khoang cực kỳ rộng lớn.

Phòng tu luyện.

Trong Tụ Linh trận dùng da người, tinh huyết, con mắt vẽ thành, Bùi Lăng tán bào ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, pháp lực lưu chuyển quanh người, khí cơ liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh.

Liên tục không ngừng có khí số, khí thế, lực lượng thiên địa pháp tắc... Đủ loại lực lượng huyền diệu không thể miêu tả, mãnh liệt trào tới từ toàn bộ thiên địa Lưu Lam hoàng triều như thiên hà cuốn ngược, điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn.

Sâu trong thức hải của hắn, một viên hạt giống vốn đang yên lặng, lại như nhận thấy điều gì đó, nhanh chóng phá xác đâm chồi, trưởng thành.

Trong nháy mắt, một bóng cây cành lá đông đúc ầm vang mọc lên.

Tán cây mềm mại như nắp ô, lại liên miên như ngọn núi, trên đó lấp lánh ánh sáng, đột nhiên một vòng mặt trời huy hoàng bừng bừng dâng lên!

Mặt trời lăng không chiếu rọi khắp nơi, theo lực lượng thiên địa nhanh chóng rót vào trong cơ thể Bùi Lăng, vòng mặt trời này như được tẩm bổ, càng có vẻ chói mắt, hùng hùng hiển hách, đường hoàng quang minh!

Trận thắng đầu tiên trên tiên lộ, sắp Hợp Đạo!

Bùi Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, màu sắc vàng ròng của mặt trời không ngừng lấp lánh trong đôi mắt hắn, ngo ngoe muốn động đậy, lúc này hắn cưỡng chế tu vi, đề phòng mình sẽ đột ngột đột phá.

"Không biết hiện tại Hoàng đế sống hay chết..." Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, hai kiện pháp bảo trấn triều của hoàng triều kia có uy năng cực kỳ khủng bố, cuối cùng hắn bị ép dùng ra tiên thuật, có thể nói đã dốc hết sức.

Sống chết trước mắt, căn bản không thể nương tay!

Thế nhưng, chắc chắn sư tôn Dược Dạ Thư cũng âm thầm theo dõi trận chiến này, dù hắn xảy ra chuyện hay Hoàng đế xảy ra chuyện, sư tôn sẽ kịp thời ra tay cứu trị.

Hiện tại đối với hắn, quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi đế đô Lưu Lam hoàng triều, sau đó tìm chỗ khá an toàn để đột phá...

Trên thực tế, nếu là tu luyện bình thường, có lẽ hắn có thể trực tiếp đến "Tiểu Tự Tại Thiên" đột phá, như thế an toàn nhất.

Nhưng bản chất của đầu tiên lộ này là tranh đoạt khí số thành tiên! Tranh đoạt khí số của chín môn phái lớn!

Vì vậy, lúc bình thường hắn có thể tiến về "Tiểu Tự Tại Thiên", nhưng lúc tu vi đột phá, cùng sự quan trọng của đầu tiên lộ này, cũng không thể rời khỏi Bàn Nhai giới!

Nếu không, khí số vừa đứt, việc hắn đột phá sẽ trực tiếp thất bại!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đứng dậy rời khỏi phòng tu luyện, truyền âm nói: "Hàn Ca sư tỷ, Âu Dương sư tỷ, các ngươi tới đây một chút."

Không lâu sau, Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh cùng nhau đi tới.

Bọn họ vừa dừng bước trước cửa khoang, chưa thông báo, cửa phòng đã tự động mở ra.

Hai người một trước một sau đi vào khoang.

Vừa đi vào bên trong, Lệ Hàn Ca lập tức cung kính hỏi: "Thánh Tử, có gì phân phó?"

Lúc nói chuyện, nàng vô cùng kính ngưỡng nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt nóng bỏng, sùng kính, khâm phục hơn bất kỳ lúc nào vào trước đó...

Ở sau lưng nàng không xa, Âu Dương Tiêm Tinh cũng vô cùng cung kính, hành lễ nói: "Thánh Tử thần uy cái thế, đao trấn thiên hạt"

Bùi Lăng nghe vậy, mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu, chợt nói: "Hai vị sư tỷ, nhờ hai vị lập tức dẫn tử đệ Lệ thị, cùng đệ tử một mạch Kiêm Tang nhanh chóng về tông"

"Tiếp theo ta có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ sợ không rảnh để ý bọn họ."

Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tinh lập tức hành lễ đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng lại nói tiếp: "Kim Tố Miên ở lại:

Chương 1985: Chắc chắn chủ nhân rất vuit

Âu Dương Tiêm Tinh ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, nhanh chóng nói: "Đã rõ!"

Bùi Lăng gật đầu: "Đi thôi"

Thấy hắn không có phân phó gì khác, Lệ Hàn Ca và Âu Dương Tiêm Tỉnh hành lễ cáo lui.

Tầng dưới pháp chu.

Trong khoang nào đó.

Bốn tên nữ tu chính đạo ngồi quanh, ở giữa các nàng có một vòng thủy kính treo cao, trong kính rõ ràng rành mạch, đang có một vài hình ảnh không ngừng biến hóa.

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần mặt đỏ tới mang tai nhìn tình cảnh này.

"Cái đó là... Hoàng thái hậu! Hoàng thái hậu tới cứu người!" Nhìn một chút, ánh mắt Lâm Hàm Yên đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào một bóng dáng yểu điệu trong thủy kính, khẽ nói: "Lần này Bùi Lăng chết chắc! Tu vi của Hoàng thái hậu đã đạt tới..."

Còn chưa nói hết câu, sắc mặt Trần Tĩnh Mộng tái đi: "Cái gì? !

Sao Hoàng thái hậu cũng bại? ?"

Hai mắt Triệu Quyên Quyên đăm đăm, thất thần nói: "Hoàng thái hậu... Hoàng thái hậu cũng bị ma đầu Bùi Lăng kia vấy bẩn..."

Hai gò má Thẩm Âm Trần như lửa, nghiến răng nghiến lợi: "Ma đầu đáng chết! Lại... Lại dùng loại kia tư thế sỉ nhục Hoàng thái hậu..."

Bốn nữ tử ngươi một lời ta một câu, nhanh chóng nói: "Ma đầu kia muốn đồng thời thải bổ Hoàng thái hậu và Hoàng hậu..."

"Sao Hoàng thái hậu càng ngày càng nghênh hợp ma đầu kia..."

"Nhanh nhìn! Dược Tiên Nữ đến rồi!"

"Dược Tiên Nữ không thích giết chóc, nhưng tu vi thông huyền, đã tương đương với tổ sư, lần này Bùi Lăng chết chắc...

"Điều này... Điều này không thể nào! Sao Dược Tiên Nữ cũng trở thành nội sủng của ma đầu kia...

Bốn nữ tử nhìn chằm chằm thủy kính, dù hình ảnh trong đó khiến khuôn mặt bọn họ muốn chảy máu, tim đập rộn lên, nhưng vì muốn thấy kết cục Bùi Lăng bị tiền bối chính đạo trừ ma vệ đạo, lúc này bọn họ đều cắn răng kiềm chế, rất cố gắng xem tiếp.

Chỉ có điều, một vị lại một vị tiền bối chính đạo Lưu Lam hoàng triều tới đây, nam nhân đều bị Bùi Lăng làm thịt, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ; nữ tử thì được thu làm lô đỉnh, sau đó phiên vân phúc vũ, tùy ý thải bổ giữa ban ngày ban mặt, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn người.

Lúc bắt đầu, Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần còn vô cùng tức giận, chờ mong có tiền bối mạnh hơn tới chém giết Bùi Lăng.

Nhưng theo Bùi Lăng thu phục càng ngày càng nhiều lô đỉnh, vẻ mặt bọn họ càng ngày càng sụp đổ, đôi bên càng ngày càng ít nói chuyên.

Những cách chơi đa dạng muôn màu muôn vẻ, chưa bao giờ nghe thấy trong thủy kính đã vô thức in dấu thật sâu vào đầu óc bọn họ...

Lúc này, sắc mặt bốn tên nữ tu đột nhiên trở nên đờ đẫn, thần thái trong mắt tản đi, quay về ngơ ngác.

Trong thủy kính, một vài hình ảnh luận đạo đấu pháp, kề vai chiến đấu còn đang không ngừng lưu chuyển, Bùi Lăng vừa chinh phục một vị Nữ hoàng thay mặt trước đó của Lưu Lam hoàng triều...

Thấy bốn tên nữ tu chậm chạp không có bất kỳ phản ứng gì, một bóng người xinh đẹp mị hoặc đi ra từ chỗ tối, đôi mắt nàng quyến rũ, vòng eo mềm dẻo như rắn, chính là vị lô đỉnh đứng đầu trong đám người Thiên Sinh giáo.

Nàng lấy ra thần niệm, nhanh chóng đảo qua trên người bốn tên nữ tu chính đạo, sau đó môi đỏ hơi cong lên, phong tình vạn chủng cười một tiếng, dược hiệu Huyết Sát Trấn Hồn Đan trên người bốn tên nữ tu chính đạo này đã hết, hiện tại lại bị thủ đoạn hồn đạo của Cửu A Lệ thị khống chế.

Vậy lần này dừng ở đây đã, chủ nhân biết được, chắc chắn sẽ rất vui.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, nữ tu Thiên Sinh giáo vung tay lên, thủy kính lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Nàng xoay người, đang muốn rời đi, suy nghĩ lại đột nhiên mỉm cười yêu mị, lấy ra bốn khối ngọc giản trống không, ghi lại tất cả huyễn tượng trong thủy kính vừa rồi vào trong đó.

Ngay sau đó, nữ tu Thiên Sinh giáo chia ra giấu bốn khối ngọc giản này vào túi trữ vật của bốn tên nữ tu chính đạo.

Làm xong tất cả, nàng mới sải bước như mèo, thướt tha rời đi.

Vừa ra cửa, bên tai nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức vang lên một truyền âm: "Tiếp theo bản Thánh Tử còn đi khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, các ngươi có muốn đi theo?"

Nữ tu Thiên Sinh giáo vui mừng, lập tức truyền âm trả lời: "Thiếp thân bằng lòng theo chủ nhân đến chân trời góc biển! Chủ nhân ở đâu, thiếp thân ở đó!"

Giọng Bùi Lăng tiếp tục vang lên bên tai nàng: "Cực kỳ tốt!"

Trên bầu trời, pháp chu nhanh chóng độn hành, thể xác khổng lồ xông nát gió mạnh mây trắng, để lại một vệt trắng thật dài.

Đột nhiên, hai khung phi toa cỡ nhỏ nhảy lên trên boong thuyền pháp chu một cái, lao về những phương hướng khác nhau, chẳng mấy chốc đã biến mất trong vòm trời mênh mông.

Pháp chu to lớn tiếp tục đi một đoạn lộ trình, đột nhiên chuyển hướng, đi về hướng bắc.

Một canh giờ sau.

Cảnh tượng cỏ cây đông đúc, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm chậm rãi biến mất ở dưới pháp chu, thay vào đó là mảng lớn đất màu nâu xám.

Khói bếp nơi đây hoàn toàn biến mất, rừng cây thưa thớt gầy yếu không chịu nổi, trông hữu khí vô lực, cỏ xỉ rêu màu nâu đậm như nấm mốc loang lổ khắp nơi.

Toàn bộ vùng quê hoang vu, tĩnh mịch, cũng không thấy tung tích yêu thú.

Chỉ ngẫu nhiên có sâu bọ phàm tục vội vàng bò trong nước bùn, giữa bụi cây, không biết mệt mỏi tìm kiếm đồ ăn.

Chương 1986: Thái Thượng trưởng lão Thánh tông

Nơi này là Phúc Diệp Nguyên, vốn Bùi Lăng muốn hẹn chiến với Lưu Lam Hoàng đế ở đây.

Trong vòng vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, không có chút linh khí nào, nhân thú hiếm có.

Pháp chu trốn vào chỗ sâu Phúc Diệp Nguyên mới chậm rãi dừng lại.

Chợt, một đạo độn quang bay ra pháp chu, hiện ra bóng dáng Bùi Lăng đạp không mà đứng.

Ngay sau đó, phù văn quanh pháp chu sáng tắt, tiếp tục phi độn về phía trước.

Một lúc sau, trong tầm mắt đã sớm không thấy tung tích pháp chu, lúc này Bùi Lăng mới hạ xuống đất, hắn vừa đứng vững đã vung tay liên tiếp đánh ra pháp quyết, túi trữ vật tự mở ra, một phương trận bàn bay ra, trong nháy mắt bố trí trùng điệp đại trận ở xung quanh.

Phòng hộ, tụ linh, ẩn nấp, mê hoặc, tĩnh tâm... Lúc vô số phù văn bốc lên, bóng dáng Bùi Lăng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, hắn không còn áp chế tu vi của mình, khí tức trong cơ thể vốn đã đến cực hạn, chỉ một thoáng như lũ quét cuốn tới, ầm vang mà lên!

Khí thế kinh khủng xông lên trời không, sâu bọ không có chút linh trí nào ở xung quanh không chút do dự, theo bản năng điên cuồng chạy trốn đến bốn phương tâm hướng.

Phúc Diệp Nguyên vốn tĩnh mịch, đột nhiên truyền ra tiếng xột xoạt che ngợp bầu trời.

Lực lượng thiên địa hùng hậu mênh mông vẫn còn tiếp tục hội tụ tới từ các nơi trong Lưu Lam hoàng triều, như sóng to gió lớn gầm thét nhào vào trận pháp, hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Phía trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ kiếp vân đen đặc.

Tầng mây trùng điệp lập tức bao trùm toàn bộ vùng hoang dã, phóng tầm mắt nhìn tới như đêm tối đột nhiên giáng lâm!

Vô số điện xà lôi mãng bay vút lên trong đó, thiên uy kinh khủng cất cao tầng tầng.

Cảm nhận được sắp tu vi đột phá, Bùi Lăng nhìn kiếp vân trên đỉnh đầu, mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện.

Một khóa uỷ thác [Hằng Hỏa Chân Quyết] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, trong lòng hắn không có chút bối rối nào, lần Hợp Đạo này là một vòng trong tiên lộ, một trận chiến hoàng triều thắng bại cố định, tiền đồ tự mở.

Toàn bộ quá trình nước chảy thành sông.

Dù không sử dụng hệ thống uỷ thác, tiếp theo hắn cũng bị lực lượng thiên địa hùng hậu liên tục không ngừng này cưỡng ép đẩy vào Hợp Đạo kỳ!

Chỉ có điều, mặc dù hắn lấy được rất nhiều kiến thức có liên quan đến cấm kỵ, nhưng phần lớn kiến thức cấm kỵ đều có liên quan với người chết, lại không liên quan nhiều với con đường tu sĩ chân chính.

Bởi vậy, cho đến bây giờ hắn còn không biết trong phân chia phẩm cấp của Hợp Đạo cần coi trọng điều gì.

Ngược lại sử dụng hệ thống uỷ thác... Hệ thống chắc chắn sẽ chủ động lựa chọn cách đột phá tốt nhất giúp hắn! Phẩm chất cao nhất của Hợp Đạo!

Điều hắn phải làm là chọn lựa một môn công pháp thích hợp hoặc là một môn thuật pháp Hợp Đạo kỳ, dùng hệ thống tu luyện là được!

Nếu tu luyện thuật pháp Hợp Đạo kỳ, chắc chắn hệ thống sẽ kiểm tra ra tu vi của hắn không đủ, ưu tiên lựa chọn một môn công pháp Hợp Đạo giúp hắn... Vậy không cần nghĩ, công pháp mà hệ thống lựa chọn chắc chắn là [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] !

Nơi này là địa giới hoàng triều, Tư Hồng Khuynh Yến không ở đây, tiếp theo đưa tặng miễn phí, có thể trực tiếp tiễn hắn phi thăng...

Vì vậy, lúc này hắn chỉ có thể dùng hệ thống uỷ thác công pháp.

Bùi Lăng trực tiếp loại trừ công pháp, [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] đang nắm giữ.

[Lục Dục bí điển] cũng cần đạo lữ tu vi cao thâm ở đây, cũng không thích hợp.

Về phần Trọng Minh tông [Huyết Đao chân giải] là truyền thừa Thánh Tử, nhưng hắn chưa tiếp nhận vị trí Tông Chủ, cũng không đạt được công pháp Hợp Đạo tiếp sau [Huyết Đao chân giải].

Mặc dù trong tình huống này, hắn uỷ thác công pháp gì, hệ thống đều ưu tiên đột phá giúp hắn, nhưng việc này liên quan đến Hợp Đạo, đã không phải công pháp Hợp Đạo, hắn sẽ không mạo hiểm!

Còn [Thực Nhật bí lục] của "Chú"... Nơi đây không phải U Tố mộ, xung quanh lại vô cùng hoang vắng, có thể nói muốn cái gì cũng không có, một khi hệ thống đưa tặng miễn phí, thao túng hắn rời khỏi nơi tuyệt địa này tiến về thành lớn, sẽ gây ra rắc rối rất lớn cho hắn.

Công pháp duy nhất phù hợp điều kiện cũng chỉ có [Hằng Hỏa Chân Quyết].

[Hằng Hỏa Chân Quyết] là công pháp truyền thừa Đan Tổ mà sư tôn Dược Dạ Thư đưa cho Bùi Lăng sau khi hắn thông qua đề kiểm tra thứ ba của Đan Tổ, phẩm chất cực cao, không thua kém truyền thừa chính thống của chín môn phái lớn chút nào.

Ngoài ra, bởi vì bộ công pháp kia thuộc về hỏa đạo, vì đề phòng hệ thống đưa tặng miễn phí linh hỏa cho hắn, trên đường hắn tiến về hoàng triều cố ý đến "Tiểu Tự Tại Thiên" một chuyến, lấy một phần linh hỏa tứ phẩm cùng một phần linh hỏa tam phẩm từ Địa Hỏa cốc.

Hiện tại đã dùng [Đố Nang Tỏa] phong ấn trong túi trữ vật, không cần phải lo lắng vấn đề hệ thống đưa tặng lung tung.

Chương 1987: Thái Thượng trưởng lão Thánh tông (2)

Ngoại trừ cái đó ra, Bùi Lăng đã hạ lệnh cho đám người Thi Nam Tử, đợi hắn độ xong lôi kiếp sẽ lập tức khống chế pháp chu trở về tiếp ứng.

Sau khi đột phá cảnh giới như thế, cũng không cần lo lắng vấn đề hệ thống đưa tặng đạo lữ cho hắn...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang Hợp Đạo, hệ thống Hợp Đạo cho ngài..."

Lưu Lam hoàng triều, Mi Dương quận.

Tòa tiểu trấn xa xôi nào đó.

Lúc này đã gần đến buổi trưa, khắp nơi trong tiểu trấn khói bếp lượn lờ, mấy hài đồng ngang bướng mặc thải y, vui đùa ầm ĩ truy đuổi giữa đường phố.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng phụ nhân hán tử mỉm cười trách mắng.

Xen lẫn tiếng chó vàng kêu sủa.

Một tiểu đồng váy hồng kéo mẫu thân, líu ríu đi đến phiên chợ, tuổi tác của nàng còn nhỏ, lúc cất bước có vẻ khá vụng về, khoa tay múa chân nói tên một loại đồ ăn vặt nào đó.

Mẫu thân trâm mận váy vải mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng dịu dàng hỏi thăm...

Hai mẫu nữ nói chuyện, đi qua hậu viện.

Hậu viện kia cực lớn, bên trong lại trống không vắng vẻ mọc đầy cỏ dại, chỉ có trong góc xây mấy căn phòng.

Lúc này, những căn phòng này đều cửa sổ đóng chặt, phủ đầy bụi đất, dường như đã lâu không có người mở ra.

Tiểu đồng nhớ món điểm tâm từng để ý tới, phụ nhân thì tùy ý nhìn qua đã dời ánh mắt đi chỗ khác.

Ngay khi bọn họ rời đi chưa lâu.

Dưới lòng đất một gian phòng trong đó.

Mật thất.

Trên vách khảm nạm từng độc lâu màu xanh tối, hốc mắt và trong miệng đều có cốt hỏa chầm chậm thiêu đốt.

Lúc cốt hỏa trắng đục nhảy nhót, chiếu sáng cả tòa mật thất này như ban ngày.

Trong mật thất không có bất kỳ thứ trang trí gì, trên mặt đất trống rỗng có đường vân huyết sắc phác hoạ ra một tòa pháp trận khổng lồ phức tạp.

Đột nhiên, trận pháp sáng lên huyết quang đậm đặc.

Trong không gian đung đưa như sóng nước, sau khi vặn vẹo một trận, một hàng bóng người đột ngột xuất hiện.

Chẳng mấy chốc, huyết quang tản đi, lộ ra bóng dáng đám người Lệ Hàn Ca, một tên tử đệ Lệ thị thân hình cao lớn trong đó xách một nam tử hoa phục đã bất tỉnh ở trong tay, chính là Tư Hồng Đạc.

Vừa đứng vững, Lệ Hàn Ca lập tức nói: "Nhanh đến Truyền Tống Trận tiếp theo!"

"Lần này ngụy đế ngụy triều thua hoàn toàn không còn mặt mũi, tất nhiên thẹn quá hoá giận"

"Tiếp theo, chắc chắn sẽ không tiếc giá phải trả tiến hành truy sát chúng ta cho hả giận."

"Nhất định phải lập tức trở về tông môn, đừng thêm phiền cho Thánh Tử!"

Tử đệ Lệ thị đều gật đầu: "Tốt!"

Lệ Hàn Ca nhìn quanh một vòng, nhanh chóng bấm pháp quyết, dù sao nơi đây cũng là địa giới ngụy triều, vì để phòng chuyện chẳng may, sau khi nàng và Âu Dương Tiêm Tinh rời khỏi pháp chu, cố ý chia binh hai đường.

Âu Dương Tiêm Tinh dẫn theo đệ tử một mạch Kiêm Tang đi một tòa Truyền Tống Trận khác.

Như thế cho dù có một đội người gặp phải mai phục của ngụy đạo, một đội khác cũng có thể tiếp tục thoát thân rời đi, không đến mức toàn quân bị diệt.

Thần niệm và thuật thăm dò pháp đều thể hiện ra không có vấn đề, lúc này Lệ Hàn Ca mới dẫn tử đệ Lệ thị rời khỏi mật thất này, bên ngoài lại là một căn phòng đặt đầy tạp vật.

Cửa ra vào căn phòng trước mặt bị khóa lại từ bên ngoài, nhưng sau khi lấy pháp lực dịch chuyển rất nhiều tạp vật, rót một luồng pháp lực vào trong ban chi huyết mạch Lệ thị, bức tường lộ ra ngoài kia lập tức hiện ra một cánh cửa ra vào màu mực.

Trong chớp mắt cửa ra vào xuất hiện, một luồng dao động tối nghĩa nhanh chóng xuất hiện, khoảnh khắc đảo qua tất cả mọi người ở đây.

Một đoàn người Lệ Hàn Ca đứng yên tại chỗ, xác định dao động hoàn toàn tiêu tán, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.

Sau cánh cửa này có Truyền Tống Trận nối thẳng về địa giới Thánh tông, chỉ cần đến địa giới Thánh tông sẽ hoàn toàn an toàn!

Nghĩ tới đây, bọn họ bước nhanh đi tới cửa trước, Lệ Hàn Ca đang muốn đưa tay đẩy, đã thấy cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.

Ngay sau đó, chỉ thấy mấy tu sĩ khí tức kinh khủng, tu vi như đại dương mênh mông khó mà suy đoán đi ra từ bên trong.

Những tu sĩ này có nam có nữ, có trẻ có già, đều áo bào hoa mỹ, phục trang đẹp đẽ, pháp bảo rất nhiều, tản ra uy áp làm người ta sợ hãi.

Đám người Lệ Hàn Ca lập tức khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, là Thái Thượng trưởng lão Thánh tông!

Bọn họ vội vàng cung kính hành lễ: "Đệ tử Lệ Hàn Ca, tham kiến Lệ Thái Thượng trưởng lão! Tham kiến Tô Thái Thượng trưởng lão! Tham kiến Tư Hồng Thái Thượng trưởng lão..."

"Đệ tử Lệ...

Mấy tên Thái Thượng trưởng lão liếc nhìn mấy người, nhanh chóng cắt ngang: "Bùi thánh tử đâu?"

Lệ Hàn Ca lập tức nói: "Thánh Tử còn có việc muốn làm, ra lệnh chúng ta trở về tông môn trước."

Nghe vậy, mấy tên Thái Thượng trưởng lão kia lập tức nhướn mày, một tên lão giả trong đó lập tức nói: "Hiện tại ngụy đạo vô cùng nguy hiểm, cần nhanh chóng đưa Thánh Tử về tông nhận vị, các ngươi có biết tung tích của Thánh Tử không?"

Lệ Hàn Ca khẽ lắc đầu nói: "Một nhóm đệ tử rời khỏi địa giới Lam Kinh không lâu đã chia ra với Thánh Tử, cũng không biết hướng đi của Thánh Tử."

Chương 1988: Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo, Chân Ngã đạo

Lại có một Thái Thượng trưởng lão trông như bà lão không quá chắc chắn hỏi: "Thánh Tử thật sự đánh bại ngụy đế ngụy triều?"

Lệ Hàn Ca trả lời rất chắc chắn: "Không sai! Cả tòa Lam Kinh thành, thần công dòng họ ngụy triều, bốn ngụy tông khác, còn có một mạch Kiêm Tang cùng rất nhiều thị thiếp lô đỉnh của Thánh Tử đều tận mắt thấy việc này."

"Thực lực của Thánh Tử mạnh mẽ, lúc ấy...

Lúc này mấy tên Thái Thượng trưởng lão đang gấp gáp, không đợi Lệ Hàn Ca nói tiếp, lại một Thái Thượng trưởng lão vẻ ngoài như thiếu niên hỏi: "Tu vi Thánh Tử có đột phá Hợp Đạo không?"

Lệ Hàn Ca lắc đầu nói: "Không có. Tu vi của Thánh Tử là Phản Hư đỉnh phong."

Mấy tên Thái Thượng trưởng lão nghe vậy cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó không kịp nói quá nhiều, bóng dáng biến mất ngay tại chỗ...

Thấy rất nhiều trưởng bối rời đi, Lệ Hàn Ca lấy lại bình tĩnh, vội nói: "Chúng ta cũng đi nhanh!"

Nói xong, đã dẫn tử đệ Lệ thị cùng Tư Hồng Đạc bước vào cánh cửa.

Lam Kinh.

Một mảnh hoang dã bên ngoài kinh kỳ.

Không trung.

Bóng dáng mấy tên Thái Thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện.

Thần niệm cường đại lập tức bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, không thấy bóng dáng Bùi Lăng, đều cau chặt lông mày:

"Không có bất kỳ khí tức gì lưu lại"

"Nhất định phải nhanh chóng tìm ra Thánh Tử!"

"Sau khi Thánh Tử vạn kiếp Hóa Thần, không thể thông qua Mệnh Hồn đăng của hắn để suy tính vị trí, hiện tại chỉ có thể tìm từng chỗ một."

"Nơi đây là địa giới ngụy triều, muốn tìm Thánh Tử cần tốn một chút thời gian. Nếu Thánh Tử chỉ tìm một chỗ khôi phục còn tốt, chỉ sợ trong trận chiến với ngụy đế, trong lòng có cảm ngộ, hiện tại đã tìm nơi để Hợp Đạo..."

"Không sai! Hợp Đạo kỷ, chia ra Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo còn có Chân Ngã đạo. Phần lớn tu sĩ Thánh đạo ta đều đi Chúng Sinh đạo. Tàn sát vạn tộc, cướp đoạt tạo hóa chúng sinh, lấy bản thân bao trùm phía trên chúng sinh, lấy chúng sinh cung phụng bản thân, thành tựu đạo đồ."

"Phần lớn tu sĩ ngụy đạo là Chân Ngã đạo."

"Coi trọng lời nói và hành động vô tư, tự kiềm chế lễ nghĩa để minh tâm kiến tính, nhìn thấy chân ngã."

"Trong hai đạo, chỉ có rất ít tu sĩ Hợp Đạo có thể đi đến Thiên Địa đạo trong số bốn nơi nguy hiểm..."

"Ba đạo này mỗi người mỗi vẻ, không phân chia sàn sàn nhau."

"Chỉ có điều, chín tông chúng ta tự chiếm cứ khí số một phương thiên địa, nếu Thánh Tử đăng cơ làm Tông Chủ, lại đi Hợp Đạo, có thể đồng thời hợp ra Chúng Sinh đạo và Thiên Địa đạo!"

"Cơ duyên như thế, lại lấy nội tình vô cùng hùng hậu của Thánh Tử, chắc chắn thực lực đột nhiên tăng mạnh... Thậm chí, có hy vọng trở thành một vị tổ sư trong tông ta sau Minh Huyết tổ sư!"

"Nhưng hiện tại Thánh Tử chưa nhận vị, một khi Hợp Đạo như vậy, dù hắn có thiên tư tung hoành như thế nào, cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường, lãng phí một cách vô ích đạo cơ vững chắc trước nay chưa từng có."

"Chia ra tìm!" Thái Thượng trưởng lão dáng vẻ lão giả lớn tuổi trầm giọng phân phó: "Nhất định phải tìm được Thánh Tử trước khi Hợp Đạo, đưa về tông môn nhận vị!"

"Một khi Thánh Tử bắt đầu Hợp Đạo, dù tìm được tung tích dấu vết cũng không kịp!"

Cái mấy người khác rối rít gật đầu, ngay sau đó từng đạo độn quang phân tán đi bốn phương tám hướng.

Ở chỗ này không còn bóng dáng bất kỳ ai, chỉ có bầu trời xanh ngọc, mây trắng ung dung.

Phúc Diệp Nguyên.

Thảm thực vật thưa thớt không ngừng chập chờn, run lên cầm cập.

Nước đọng nổi lên từng tầng gợn sóng.

Sâu bọ cùng rất ít dã thú đã sớm chạy trốn giữ mạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trên bầu trời, kiếp vân vẫn còn tiếp tục ngưng tụ.

Dường như màn đêm giáng lâm sớm, phóng tầm mắt nhìn ra đều là một mảnh màu mực.

Lôi chạy điện đi trong mây, thiên uy càng ngày càng nặng.

Lúc này, Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức đã trở nên cực kỳ khủng bố.

Lực lượng thiên địa trùng điệp mãnh liệt trào đến từ các nơi trong hoàng triều, uyển chuyển như trăm sông về biển, không biết mệt mỏi vạn dặm lao tới, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn.

Ống tay áo không gió mà bay, Bùi Lăng nhắm nghiền hai mắt, tóc đen điên cuồng bay múa, khí thế còn đang không ngừng kéo lên.

Pháp lực trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, bị hệ thống điều khiển, vai trái của hắn đột nhiên dâng lên một phù văn huyền ảo phức tạp.

Mỗi một đạo phù văn kia đều cực kỳ tối nghĩa, cổ xưa, cẩn thận nhìn lại như một mảnh thiên địa điên đảo, non sông nguy nga treo ngược, người đi trên trời, tước liệng dưới đất, quái dị hoang đường.

Đây là pháp tắc nghịch chuyển mà Bùi Lăng đoạt được!

Lực lượng thiên địa như là trường hà treo ngược, bắt đầu không ngừng quán thâu vào pháp tắc nghịch chuyển.

Phù văn như thiên địa điên đảo càng ngày càng rõ ràng, linh cơ càng ngày càng dồi dào, lực lượng trong đó cũng càng ngày càng cường đại.

Trong lòng Bùi Lăng đột nhiên dâng lên đủ loại minh ngộ, lại có cảm ngộ càng ngày càng sâu với đầu pháp tắc này... Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy mình bắt đầu điều khiển đầu pháp tắc "Nghịch" này như cánh tay...

Chẳng mấy chốc, vai phải Bùi Lăng lại dâng lên một phù văn hoàn toàn khác biệt.

Con mắt lít nha lít nhít xếp chồng lên nhau, mắt dọc, mắt ngang, xanh tối, đen nhánh, màu nâu... Đếm không hết chủng tộc đều dung nạp trong đó, quỷ dị, lạnh lẽo, phong phú.

Chương 1989: Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo, Chân Ngã đạo (2)

Đây là pháp tắc của "Chúng"!

Toàn bộ Lưu Lam hoàng triều, sinh linh sinh trưởng ở trên vùng đất này, từ nay về sau nửa giáp cơ duyên, tạo hóa, khí số như chim mệt mỏi về rừng, cá bơi vào biển, trào lên từ các ngõ ngách hoàng triều, rót vào trong pháp tắc của "Chúng".

Phù văn như vô số con mắt xếp thành càng ngày càng lạng băng, càng ngày càng sáng tỏ.

Cũng như vừa rồi, trong quá trình này lĩnh ngộ của Bùi Lăng với đầu pháp tắc này trở nên sâu sắc không gì sánh được.

Kiếp vân buông xuống bầu trời như đưa tay có thể chạm vào.

Lôi điện khó mà tính toán lao nhanh trong đó, khí thế hùng hậu, thiên uy lạnh thấu xương.

Điện quang hiển hách lấp lánh giữa thiên địa, dường như vòng lôi kiếp thứ nhất sắp giáng lâm.

Lúc này, trên đỉnh đầu Bùi Lăng ngưng tụ ra một vầng sáng, trong vầng sáng có một phù văn khí tức hoạt bát đang chầm chậm thành hình, bên trong truyền ra từng trận lực lượng pháp tắc dao động.

Khác với pháp tắc trên hai bờ vai, đoàn pháp tắc này không hoàn chỉnh, dường như chỉ là hình thức ban đầu của một đầu pháp tắc nào đó.

Trong lòng Bùi Lăng có sở ngộ, đây là đầu pháp tắc thứ ba mà hắn sắp lĩnh ngộ.

Hiện tại cần một trận lôi kiếp tẩy luyện, mới có thể hoàn chỉnh!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng cảm thấy tâm cảnh năm đó Thiên Đạo Trúc Cơ, cố hương lật úp, từ đây một lòng hướng đạo; đan thành nhất phẩm, mới nhìn qua đại đạo rung động; lúc ngưng tụ thành thượng phẩm Tiên Anh, mọi việc khó phân, huyết dũng đăng lâm vị trí Thánh Tử; lúc vạn kiếp Hóa Thần, chiến đấu cửu tử nhất sinh; lúc đại đạo Phản Hư, bước đi như vô cùng vô tận, lạc lối trong sống chết...

Cùng trước đây không lâu, cự tuyệt lời mời chào của Hoàng đế, phần đạo tâm minh ngộ kia.

Toàn bộ tựa như trăm cỏ nảy mầm chen chúc mà lên, rót vào pháp tắc trên đỉnh đầu!

Kiếp vân cuồn cuộn, đại dương điện quang mênh mông, vòng kiếp lôi thứ nhất ngang nhiên rơi xuống.

Cỏ cây lấy Bùi Lăng làm trung tâm, ầm vang ngã xuống bốn phương tám hướng, khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này, thiên uy huy hoàng, tràn trề giáng xuống!

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ mỗi một bước hệ thống vận chuyển pháp lực, căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, hệ thống không độ hóa được lôi kiếp.

Sau đó, uỷ thác bị cắt ngang, hắn phải độ kiếp trước tiên, này không thể sử dụng hệ thống trong quá trình!

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa, đồng thời há miệng, im ắng phun ra tám chữ...

Ngay sau đó, khí tức quanh người hắn lập tức biến đổi, cao xa, uy nghiêm, mờ mịt, sâu không lường được... Như thiên uy huy hoàng, như hiển hách chỉ đạo, lúc này lại không khác khí tức thiên kiếp phía trên bầu trời chút nào, nhanh chóng hòa làm một thể với kiếp vân lôi đình!

Đây là tiên thuật mà ý chí Chân Tiên truyền thụ cho hắn, [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !

ầm ầm ầm ầm ầm...

Kiếp vân ấp ủ đã lâu, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, vạn đạo Thiên Lôi cùng nhau rơi xuống, tất cả kiếp lôi như thiên hà treo ngược, toàn bộ chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng lông tóc không tổn hao gì, hoàn toàn chiếm tất cả lực lượng thiên kiếp làm của riêng!

Trong nháy mắt, quy tắc trên đỉnh đầu hắn vốn không hoàn chỉnh lại nhanh chóng lớn mạnh, khí tức không ngừng biến ảo, hình dạng càng ngày càng rõ ràng...

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, tiên thuật này... Xảy ra chuyện gì?

Ngoại trừ có thể làm vạn vật sợ hãi, làm chúng sinh sợ hắn như là sợ trời, còn có thể thôn phệ kiếp lôi? !

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến, lúc trước ý chí Chân Tiên giới thiệu tiên thuật này: Thuật này có thể làm người thi thuật hóa thân thành thiên đạo!

Hắn vốn tưởng đó là một loại ví von, lại không ngờ đúng là thật!

Ngoài ra, ý chí Chân Tiên vẫn coi hắn như tiên hữu, dưới tình huống kia lại dám khẳng định, cho tới bây giờ "tiên nhân" là hắn cũng chưa từng tiếp xúc với tiên thuật này!

Bản thân điều này có nghĩa, tiên thuật này cực kỳ không tầm thường!

Thậm chí ý chí Chân Tiên cũng không biết, chỉ có sau khi bản tôn của đối phương thức tỉnh, mới có thể thi triển ra!

Nghĩ vậy, mây đen phía trên bầu trời lăn lộn, lôi điện bôn tẩu như thuỷ triều dao động, sôi trào mãnh liệt, khí thôn vạn dặm, lại một vòng thiên kiếp vô cùng kinh khủng ầm vang giáng xuống.

ầm ầm ầm ẩm âm...

Điện quang tím xanh chiếu sáng cả thiên địa, Phúc Diệp Nguyên to lớn lại như băng dương chợt thăng, hào quang rực rỡ chói mắt, hùng hậu mênh mông.

Lôi kiếp trùng điệp muôn hình vạn trạng, như có thể nghiền nát mọi việc trên thế gian.

Nhưng Bùi Lăng ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích, không hư hại chút nào hấp thu sạch sẽ toàn bộ một vòng lôi kiếp này!

Ba đầu pháp tắc trên đỉnh đầu cùng hai bờ vai của hắn càng ngày càng mạnh.

Cùng lúc đó, khí tức của Bùi Lăng cũng càng ngày càng kinh khủng, tu vi trong cơ thể chính thức từ Phản Hư hậu kỳ bước về phía Hợp Đạo...

Lưu Lam hoàng triều.

Lam Kinh.

Hoàng cung, ngự tẩm.

Rèm thêu màu vàng sáng nửa rủ nửa đậy, trong lò Toan Nghê mạ vàng khảm bảo đang chầm chậm thiêu đốt hương liệu ngưng thần an hồn.

Trong rèm, Hoàng đế nhắm nghiền hai mắt đang nằm ngửa.

Thương thế quanh người hắn ta đã khỏi hẳn, khí tức bình ổn, chỉ là chưa tỉnh lại.

Chương 1990: Hợp Đạo kỳ!

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có Hoàng hậu mũ phượng khăn quàng vai một mình canh giữ ở bên giường.

Sau khi Dược Tiên Nữ chữa khỏi thương thế cho Hoàng đế đã trực tiếp rời đi. Hoàng triều xảy ra tình huống như vậy, cũng không có lòng dạ chào hỏi sứ giả tứ tông, bây giờ bốn vị sứ giả đều đã tự trở về chỗ ở, chờ đợi tin tức.

Trên dưới triều đình còn có rất nhiều chính vụ cần xử lý.

Nghĩ tới đây, Hoàng hậu khe khẽ thở dài, đang muốn sai người đem tấu chương tới, tự mình phê duyệt, đột nhiên đã nhận ra điều gì đó, nhẹ cau hàng mày ngài.

Ngay sau đó, hư không rung chuyển một trận như dòng nước, bóng dáng Hoàng hậu lập tức xuất hiện ở trên không trung Lam Kinh.

Nàng đạp không mà đứng, đôi mắt trong vắt sáng ngời nhìn về phía Phúc Diệp Nguyên.

Chỉ thấy chân trời xa xôi bốc lên mây đen màu mực, như vô biên vô tận như mực nước nhỏ vào nước trong, không ngừng ăn mòn.

Trong tầng mây, điện quang ẩn nấp, lôi đình ong ong, khí tức thiên kiếp sôi trào mãnh liệt, nơi đi qua xua tan tất cả yêu tà quỷ quái.

Là Hợp Đạo kiếp!

Lúc này, mấy tên trọng thần Ngô Ký Tương, Hứa Thích Phủ cũng xuất hiện trên bầu trời.

Thấy Hoàng hậu, một thần tử không rảnh hành lễ, lập tức nói:

"Nương nương, có người Hợp Đạo ở Phúc Diệp Nguyên!"

"Trong cảnh nội triều ta, tu sĩ có tu vi vừa vặn ở Phản Hư đỉnh phong, có Giang Hựu, Lô Nhận..."

"Chỉ có điều, ngoại trừ mấy vị đạo hữu vẫn luôn bế quan, bây giờ những người khác đều ở trong Lam Kinh"

Hứa Thích Phủ hơi do dự, chợt hỏi: "Có phải Bùi Lăng không?"

"Hắn cũng là Phản Hư đỉnh phong, hơn nữa vừa đánh một trận chiến với bệ hạ..."

Hoàng hậu nhẹ gật đầu, phân phó: "Mặc kể là ai, có thể dẫn động thiên kiếp thật lớn như thế, chắc chắn không phải người thường"

"Mời Hứa tướng tiến về cung phụng viện, mời mấy vị cung phụng Hợp Đạo đến xem xét tình huống."

"Nếu không phải Bùi Lăng, cũng không phải tu sĩ bản triều, xem có thể mời chào hay không"

"Nếu đúng là Bùi Lăng... Cũng thử mời chào một chút."

"Nếu hắn vẫn không muốn, cứ để hắn rời đi."

"Nhớ kỹ, hoàng triều đã thua một lần"

"Không thể để thiên hạ lên án trên mặt đức hạnh"

Chư thần nghiêm nghị nói: "Phải! Cẩn tuân ý chỉ nương nương"

Cùng lúc đó, hoàng triều, Tắc Sơn quận.

Trên không tòa thành trì nào đó, một Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông có cảm giác, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phương hướng Phúc Diệp Nguyên.

Hợp Đạo kiếp!

Tên Thái Thượng trưởng lão này lập tức thay đổi sắc mặt.

Lúc này, mấy vị Thái Thượng trưởng lão ở những chỗ khác trong hoàng triều đều phát hiện điều khác thường, không do dự chút nào, lập tức chạy tới Phúc Diệp Nguyên.

Phúc Diệp Nguyên.

Kiếp vân dày đặc như muốn rủ xuống.

Trong mây có vô số điện quang rực rỡ lấp lánh, tốc độ kiếp lôi rơi xuống càng lúc càng nhanh.

Lúc mới đầu vẫn là một vòng tiếp một vòng, thời gian dần trôi qua, thiên kiếp liên miên không dứt, liên tục không ngừng, cứ như thiên hà chuyển ngược, cuồn cuộn vô tận, không ngừng không nghỉ đánh về phía Bùi Lăng.

Hiện tại bóng dáng Bùi Lăng đã hoàn toàn bị lôi kiếp nuốt hết, toàn bộ Phúc Diệp Nguyên chỉ thấy Thiên Lôi như mưa trút nước, cuồn cuộn rơi xuống, ánh sáng chói mắt nở rộ, ngoại trừ một mảnh trắng xoá thì không thấy cảnh tượng nào khác ở bên trong.

Từng vị tu sĩ khí tức cường đại bị lôi kiếp hấp dẫn đến, nhưng lôi kiếp cuồn cuộn, uy thế hùng hách, tất cả mọi người chưa đến gần mảnh tuyệt địa ngày xưa không người hỏi thăm này, đã cẩn thận dừng bước lại.

Lúc này, trung tâm Phúc Diệp Nguyên.

Khí tức quanh người Bùi Lăng đã mênh mông như biển lớn, pháp tắc trên hai vai sinh động như thật, cộng thêm mấy phần linh cơ khó mà hình dung. Pháp tắc trên đỉnh đầu như một mảnh hỗn độn, khí thế bên trong càng ngày càng mạnh như có lực lượng cường đại gì đó nổi lên, có thể phá xác mà ra bất cứ lúc nào.

Ở trên đỉnh đầu hắn, ba cánh cửa ra vào lặng yên hiện ra.

Cánh cửa thứ nhất ngàn vạn độc lâu đắp lên, cánh cửa thứ hai hoa mỹ như tiên cung, cánh cửa thứ ba huyết đằng bướu nhọt từng đống... Bị lôi kiếp chảy ngược này tẩy rửa, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng dần hòa làm một thể với khí tức của Bùi Lãng.

Sau ba cánh cửa, hư ảnh một gốc Phù Tang chậm rãi dâng lên.

Nó có tán cây um tùm rậm rạp đông đúc như lọng che.

Bên trong nhánh cây treo lên một vòng mặt trời huy hoàng, vòng mặt trời này huy hoàng rực rỡ, dâng lên hừng hực, khí tức của nó còn đang không ngừng gia tăng.

Không biết qua bao lâu, ba cánh cửa ra vào hơi động một chút hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng; hư ảnh Phù Tang nhẹ nhàng lượn quanh mang theo mặt trời cùng hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng; ba đầu pháp tắc uẩn dưỡng hoàn mỹ, cũng chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Trong nháy mắt này, Bùi Lăng cảm thấy tu vi khí tức của mình xảy ra một sự thay đổi về chất trước nay chưa từng có.

Hợp Đạo kỳ!

Đây mới đúng là Hợp Đạo, loại tu vi dựa vào thuật pháp [Mạt Đạo Khuynh Tiên] còn lâu mới có thể so sánh được.

Thậm chí, hình thái thứ hai của [tạo hóa chi chủng] lúc trước, cũng không bằng hắn vào lúc này!

Phía trên bầu trời, lôi đình chợt dừng, tầng mây đen đặc như dừng lại một chớp mắt, chợt bắt đầu chầm chậm tiêu tán.

Chương 1991: Chúc mừng đồ nhi

Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng!

Hợp Đạo thành công, hệ thống tiếp tục tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết] cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Hằng Hỏa Chân Quyết] cần linh hỏa tam phẩm, kiểm tra ra linh hỏa tam phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra một đoàn linh hỏa sáng ngời rực rỡ từ bên trong.

Đoàn linh hỏa này đã bị hắn lấy [Đố Nang Tỏa] phong cấm, vừa lấy ra, còn chưa nhảy nhót, Bùi Lăng đã một ngụm nuốt nó vào!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy ba đầu pháp tắc trong cơ thể cùng nhau khẽ động, chỉ khoảnh khắc đã luyện hóa linh hỏa...

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã Hợp Đạo, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đã đưa tặng hai tên đạo lữ, lần này tiến hành đưa tặng gấp sáu lần...

"Leng keng! Kiểm tra ra bốn tên đạo lữ phù hợp điều kiện..."

"Leng keng! Kiểm tra ra số lượng đạo lữ không đủ, hệ thống sẽ lấy lô đỉnh thay thế...

"Leng keng! Kiểm tra ra hai tên lô đỉnh phù hợp điều kiện, hệ thống đưa tặng miễn phí..."

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chỉ một chớp mắt như thế, đã tu luyện xong [Hằng Hỏa Chân Quyết] ?

Cái này...

Là vì hắn đã đạp lên tiên lộ, tu luyện công pháp đã không thể tăng cao tu vi?

Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, hệ thống đã thao túng thân thể hắn, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Sau mấy tức, kiếp vân phía trên bầu trời hoàn toàn tản đi, một lần nữa lộ ra bầu trời xanh ngọc.

Phúc Diệp Nguyên vốn rừng thiêng nước độc, khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ, tính chất lưu ly loang lổ như nấm, trong vết rách ngốn ngang lộn xộn tản ra hơi khói, mùi khét dày đặc.

Độn quang như điện, mấy bóng dáng khí tức kinh khủng lập tức xuất hiện ở nơi mà Bùi Lăng biến mất.

Lúc bóng người chớp động, mơ hồ chia thành hai phái.

Một phái quần áo hoa lệ tinh tế, phục trang cả người đẹp đẽ, từ đầu đến chân đều có pháp bảo dao động mơ hồ truyền ra, chính là Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông.

Một phái khác phục sức khác nhau, chỉ có điều bên hông đều treo một cái ngọc ấn xanh biếc, tản ra ý vạn dân kính ngưỡng, quang minh đường hoàng, chính là cung phụng Hợp Đạo Lưu Lam hoàng triều.

Đôi bên vừa đối mặt, trên mặt đều lạnh lẽo, người cầm đầu trong số cung phụng hoàng triều nhàn nhạt mở miệng: "Trong mười tức, rời khỏi địa giới triều ta."

"Nếu không, giết!"

Đám Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông nghe vậy cười lạnh, Thái Thượng trưởng lão dáng vẻ lão giả kia lập tức hơi mỉm cười: "Ha ha!"

"Nguy đế đã thua trong tay Thánh Tử tông ta, mấy thủ hạ ngụy đế gà đất chó sành các ngươi cũng vội vã chịu chết như vậy?"

"Thôi được, chúng ta đường xa mà đến, cũng không thể tay không mà về."

"Thi thể, huyết nhục, hồn phách, pháp bảo của các ngươi... Đều trị giá không ít linh thạch"

"Lần này đến tìm Thánh Tử cũng không tính một chuyến tay không"

Sắc mặt một đám cung phụng lập tức nặng nề, cung phụng cầm đầu không chậm trễ chút nào nói: "Mười tức đã đến!"

Nói xong, hắn ta không nói hai lời, đánh một chưởng về phía Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông.

Trong tay áo Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông đột nhiên có cơn gió lạnh mãnh liệt, vô số hồn thể bay ra, ngang nhiên nghênh chiến.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Đại chiến đột nhiên xảy ra!

Phía trên trời cao.

Pháp chu to lớn nhẹ nhàng trôi nổi.

Rất nhiều nữ tu trang điểm lộng lẫy hội tụ trên boong thuyền, nhìn mây đen liên miên ở đằng xa.

Thấy cuối cùng lôi kiếp trong mây đã dừng lại, Thi Nam Tử lập tức bấm pháp quyết, điều khiển pháp chu bay về phía Phúc Diệp Nguyên.

Nhưng pháp chu vừa phi độn trở về chưa lâu, một bóng người huyền bào vác đao, khí tức hung bạo lập tức xuất hiện ở phía trên pháp chu.

Bùi Lăng tóc mực rối tung, vẻ mặt lạnh lùng, khí tức quanh người như đại dương mênh mông tuỳ tiện, bành trướng cuồn cuộn, càng có một loại huyền diệu khó mà miêu tả ẩn chứa trong đó.

Đám người Thi Nam Tử thấy thế cực kỳ vui mừng, nhao nhao tiến lên hành lễ: "Chúc mừng Tiên Đế! Chúc mừng Tiên Đế! Bùi tiên đế lâm trần chỉ hơn mười năm, đã nhìn xuyên hư vô, tiến vào Hợp Đạo, tâm tính như thế, thời gian quay về thượng giới đã trong tầm tay!"

Liên Đồng Tử cao ngạo gật đầu: "Không sai, Tiên Đế kinh tài tuyệt diễm như thế, nghĩ đến cũng là người được vạn tiên kính ngưỡng ở thượng giới!"

Vẻ mặt Dư Tử Cơ hơi kích động: "Chúc mừng Thánh Tử tu vi tiến nhanh! Có Thánh Tử ở đây, lo gì đại nghiệp cứu vớt thiên hạ không thành"

Thư Vũ lập tức nói: "Mời Thánh Tử lập tức hạ lệnh tàn sát ngụy triều, trả lại giới này một càn khôn tươi sáng!"

Nữ tu Thiên Sinh giáo như rắn kia sóng mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ: "Thánh Tử chủ nhân, lần này liên tục bôn ba vô cùng vất vả, kính xin chủ nhân nghỉ ngơi một chút, để thiếp thân hầu hạ..."

Không đợi bọn họ nói hết lời, Bùi Lăng đã trực tiếp tiến lên, một tay ôm lấy Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử.

Chương 1992: Chúc mừng đồ nhi (2)

"Leng keng! Hệ thống thành công đưa tặng hai tên đạo lữ..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lại ôm Dư Tử Cơ và Thư Vũ.

"Leng keng! Hệ thống thành công đưa tặng bốn tên đạo lữ..."

Sau đó, Bùi Lăng đi đến nữ tu Thiên Sinh giáo...

"Leng keng! Hệ thống thành công đưa tặng hai tên lô đỉnh...

"Leng keng! Lần đưa tặng này hoàn tất, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Hợp Đạo kỳ, căn cứ vào đánh giá phản hồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp, dự tính cần thời gian mười ngày..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, lúc này không do dự chút nào, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thao túng pháp chu chạy về phía Yến Tê thành.

Chợt, hắn buông nữ tu Thiên Sinh giáo đang không ngừng vặn vẹo ra, bình tĩnh nói: "Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi, tạm thời đừng làm phiền"

Mặc dù đám nữ tu hơi thất vọng, nhưng vẫn nhao nhao hành lễ:

"Vâng!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trong khoang ở tầng cao nhất của pháp chu.

Hắn lấy ra phù lục đặc chế, trực tiếp thôi động nó.

Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Lăng biến mất ngay tại chỗ.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây trắng liên miên như núi như biển, đều trắng noãn như tuyết, trông ôn nhu mềm mại như muốn nhào vào trong đó, tuỳ tiện làm càn.

Nơi xa có ánh sáng vàng cuồn cuộn, nhiễm ra vạn đạo ánh sáng.

Một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện, khí tức của hắn cường đại đáng sợ, trong nháy mắt làm núi mây biển sương xung quanh hoảng sợ, không hợp nhau với cảnh vật vốn yên tĩnh an tường, chính là Bùi Lăng.

Hắn nhìn quanh một vòng, đang muốn thi triển độn pháp đi đến thung lũng mà sư tôn Dược Dạ Thư đang ngủ say, đã thấy một bóng hình yểu điệu xinh đẹp đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình.

Nàng áo xanh nhẹ nhàng, tóc dài như ánh trăng vẩy xuống, rủ thẳng xuống mắt cá chân, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, má hồng tóc đen, nhất là một đôi mắt xanh biếc như xuân thủy lững lờ, lông mi dài khẽ run, vô số ngôi sao sáng tắt như mộng như ảo.

Bùi Lăng lập tức hành lễ nói: "Sư tôn!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, sau đó nói: "Lần này ngươi rất tốt!"

"Đường đường chính chính khiêu chiến, sau khi Hoàng đế chủ động nhường ngươi mười chiêu, ngươi đã nhường lại mười chiêu, thắng rất quang minh lỗi lạc, không thể chỉ trích"

"Vi sư rất vui mừng!"

"Nói thật, lúc trước vi sư cũng không nghĩ tới ngươi lại thắng thật.

Nói đến chỗ này, môi anh đào của Dược Dạ Thư nhẹ cong, lộ ra một nụ cười rực rỡ: "Chúc mừng đồ nhi, bước ra một bước mấu chốt nhất của đầu tiên lộ này."

Bùi Lăng cũng đầy mặt vui mừng, vô cùng cao hứng, cung kính nói: "Nhờ có sư tôn chỉ điểm."

"Nếu không đồ nhi tuyệt đối không thuận lợi như vậy:

Chợt lại hỏi: "Đúng rồi, sư tôn, không biết hiện tại tình huống của Hoàng đế như thế nào?"

Dược Dạ Thư nói: "Hoàng đế không sao, ta đã chữa khỏi thương thế của hắn"

"Hơn nữa, Hoàng hậu cũng hạ lệnh, Lưu Lam hoàng triều sẽ không truy sát ngươi."

Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng chắc chắn, sau đó lại nói: "Tiếp theo đồ nhi sẽ dựa theo phân phó của sư tôn, đi khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành."

"Hiện tại đồ nhi đã Hợp Đạo, nhưng lại không biết một trận chiến tiếp theo cần phải chú ý thứ gì?"

Dược Dạ Thư khẽ lắc đầu, nói: "Thực lực của Thành Chủ Yến Tê thành không khác Hoàng đế Chung Quỳ thị đời này là bao."

"Cho dù lúc Hoàng đế Chung Quỳ thị đời này chiến đấu với ngươi có phần khinh địch, nhưng lấy tu vi hiện tại của ngươi, chắc chắn cũng có thể nắm vững thắng lợi."

"Thế nhưng, sự khó khăn của tiên lộ nằm ở chỗ không biết."

"Ngươi vẫn phải giữ lại một con át chủ bài đủ trọng lượng, đề phòng chuyện chẳng may!"

Bùi Lăng gật đầu: "Đồ nhi hiểu rõ!"

Lúc này, Dược Dạ Thư hơi do dự, mới nói: "Lúc ngươi chiến đấu với Hoàng đế Chung Quỳ thị đời này, môn thuật pháp thi triển cuối cùng rất đặc thù, có thể dùng lại lần nữa cho vi sư xem không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nói: "Đương nhiên có thể."

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, khí tức cả người lập tức trở nên mờ mịt xa xăm, cao thâm khó lường.

Ngay sau đó, vốn "Tiểu Tự Tại Thiên" sắc trời sáng rõ, đột nhiên tối sầm lại.

Vô số kiếp vân trào tới từ bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc trải ra, lôi điện di chuyển trong mây, thiên uy huy hoàng.

Khí tức Bùi Lăng xảy ra sự biến hóa không dễ phát hiện, trong giây lát giống hệt với thiên đạo, không phân ngươi ta.

Kiếp lôi gào thét trong mây, trùng điệp cuồn cuộn, sắc mặt Dược Dạ Thư không có chút biến hóa nào, những sinh linh khác trong "Tiểu Tự Tại Thiên" đều vô cùng sợ hãi, phủ phục run rẩy, vô cùng hoảng sợ.

Bùi Lăng hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, khác với mấy lần thi triển tiên thuật trước đó.

Không biết có phải lúc Hợp Đạo hấp thu quá nhiều kiếp lôi hay không, lần này dùng ra tiên thuật này, hắn rõ ràng cảm giác được, dường như mình có thể khống chế kiếp vân trong kiếp lôi rơi xuống!

Đang nghĩ ngợi, Dược Dạ Thư đột nhiên ngạc nhiên nói: "Tiên thuật?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lúc này cười trả lời: "Sư tôn mắt sáng như đuốc, đúng là tiên thuật!"

Chương 1993: Làm trái thiên cương

Dược Dạ Thư nghe vậy, về mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nàng lại quan sát một trận, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, sau đó đột nhiên nói: "Ngươi nhanh thu tiên thuật lại."

"Sau này, trừ khi gặp tình thế chắc chắn phải chết, nếu không thì không thể dùng thuật này nữa!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt nhanh chóng nhẹ gật đầu, pháp quyết trong tay biến hóa, kiếp vân nhanh chóng tản đi, lôi đình tiêu tán, luồng ý chí mờ mịt cao xa quanh người hắn cũng lặng yên biến mất.

Thấy thế, Bùi Lăng đang muốn hỏi thăm nguyên nhân, lại nghe Dược Dạ Thư nói trước một bước: "Tiên thuật này làm trái thiên cương!"

Làm trái thiên cương?

Vẻ mặt Bùi Lãng vô cùng nghi ngờ, lập tức hỏi: "Kính xin sư tôn dạy bảo."

Thấy dường như đệ tử này không biết cái gì, Dược Dạ Thư lập tức nghiêm túc giải thích: "Đồ nhi, ngươi cũng đã biết, tác dụng chân chính của tiên thuật này?"

Bùi Lăng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: "Có thể khiến chúng sinh e ngại ta như là e ngại trời."

Dược Dạ Thư lắc đầu, nói: "Không! Bản chất tiên thuật này là trộm thiên!"

"Nó có thể thay thế thiên đạo, hạ xuống thiên kiếp!"

"Nó có thể khiến tu sĩ Nhân Đạo Trúc Cơ, hạ xuống Trúc Cơ kiếp;"

"Khiến tu sĩ Tạp Đan cửu phẩm, hạ xuống Kim Đan kiếp;"

"Khiến tu sĩ Phàm Anh hạ phẩm, hạ xuống Nguyên Anh kiếp!"

"Làm trái thiên cương, hỗn loạn thiên đạo!"

"Một khi để thượng giới phát hiện, ngươi... Sẽ gọi đến tiên nhân tru sát!"

"Vi sư từng nghe chủ nhân nhắc tới, vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc phạm vào thiên cương mới bị đánh vào giới này, một giấc chiêm bao vô số năm tháng..."

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng lập tức cứng đờ, tiên thuật này của hắn là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc truyền thụ cho!

Trọng Minh tông.

Chẩm Thạch Tô thị, tổ địa.

Trong một tòa quảng điện do đá xanh đắp lên, mấy chục trụ cao chống lên mái vòm to lớn, từng ngọn cốt hỏa cao thấp lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng cả tòa cung điện.

Chính giữa mặt đất đào ra một cái ao hình bán nguyệt, bên trong đựng đầy máu.

Dòng máu sền sệt không thấy ngọn nguồn, hiện tại đang không ngừng sôi trào lăn lộn.

Lúc huyết khí ngút trời, Tô Ly Kinh ngồi xếp bằng lơ lửng trên hồ, hai mắt nhắm nghiền.

Lúc này, khí tức lưu chuyển quanh người hắn biến ảo, pháp lực bành trướng như nước thủy triều, dẫn động linh cơ toàn bộ đại điện chuyển động theo, cơn gió lạnh bùng lên, thi khí như sương mù.

Đột nhiên, Tô Ly Kinh há mồm, phun ra một ngụm máu đen vô cùng tanh hôi.

Một ngụm máu đen này ẩn chứa nguyền rủa vô cùng ác độc, vừa rơi xuống đất đã như vật sống, bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra ngoài điện.

Tô Ly Kinh duỗi một ngón tay, một chùm thi hỏa đen nhánh lập tức bay ra, đốt cháy máu đen gần như không còn, chưa từng để lại chút dấu vết nào.

Đến lúc này, hắn ta mới chậm rãi thổ ra một hơi, pháp lực chầm chậm kiềm chế, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục.

Ngước mắt nhìn quanh một vòng, Tô Ly Kinh vung tay áo đứng lên, cuối cùng lần này đã hoàn toàn trừ tận gốc nguyền rủa!

Thật không ngờ, tốc độ phát triển của Bùi Lăng lại nhanh chóng như thế, cũng may lần này hắn ta ra tay sớm!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tô Ly Kinh vừa sải bước ra, đã rời khỏi quảng điện đá xanh, xuất hiện ở trong một động phủ.

Toà động phủ này ở trong lòng núi, phong cách thô kệch, bày biện đơn giản, vách núi xung quanh khắc đủ loại phù văn hơi sáng tắt.

Một tu sĩ áo bào đen đang khoanh tay đứng hầu phía dưới chủ tọa.

Phát hiện Tô Ly Kinh đến, tu sĩ áo bào đen lập tức khom mình hành lễ: "Chủ thượng."

Tô Ly Kinh vung ống tay áo một cái đã ngồi xuống chủ tọa, nhàn nhạt hỏi: "Trong khoảng thời gian này, trong tông có xảy ra việc lớn gì không?"

Tu sĩ áo bào đen cung kính nói: "Hồi chủ thượng, một vị lão tổ am hiểu thi đạo đã trở về trong tộc"

Một vị lão tổ trở về?

Sắc mặt Tô Ly Kinh lập tức nghiêm túc, nhanh chóng hỏi: "Là vị lão tổ nào?"

"Tu vi là Hợp Đạo trung kỳ hay Hợp Đạo hậu kỳ?"

Tu sĩ áo bào đen lắc đầu nói: "Thuộc hạ không biết, nhưng lão tổ trực luân phiên vô cùng tôn kính, chắc hẳn tu vi vị lão tổ này cũng không thấp hơn lão tổ trực luân phiên"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, nói: "Bản tọa đã biết, ngươi lui ra đi"

Tu sĩ áo bào đen nói: "Vâng!"

Chợt hành lễ cáo lui.

Trong động phủ, chỉ còn một mình Tô Ly Kinh, hắn ta hơi suy nghĩ, liền lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, sau khi thôi động gọn gàng dứt khoát hỏi: "Tô Đại tiền bối, nghe nói trong tộc có vị lão tổ trở về?"

Trong Truyền Âm Phù lập tức truyền đến giọng Tô Đại lão tổ Tô thị trực luân phiên đương nhiệm: "Là Tô Tích Nhu"

Tô Tích Nhu? !

Tô Ly Kinh hơi hoảng sợ, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, lập tức hỏi: "Tô Tích Nhu tiền bối còn sống?"

Tô Đại vô cùng thẳng thừng trả lời: "Hiện tại nàng không có nhục thân, tu vi hạ xuống không ít"

"Nhưng dù sao cũng là tiền bối của ngươi, ngươi có thể đi bái kiến một chút"

Nghe vậy, Tô Ly Kinh lập tức hiểu ý của Tô Đại lão tổ, bây giờ hắn ta muốn trở thành lão tổ Tô thị tân nhiệm, quá trình bình thường là tích tu vi và công tích.

Hiện tại, chắc chắn tu vi của hắn đã đủ, công tích là bồi dưỡng ba vị hậu bối, hắn ta đang làm chuyện này...

Chương 1994: Ngưỡng mộ tiền bối

Chỉ có điều, dù sao hắn ta là Tông chủ bị tổ sư tự mình cách đi vị trí, cho đến khi thật sự chính vị lão tổ trong tộc, khó tránh khỏi gặp phải khó khăn trắc trở gì đó.

Hiện tại chỉ có một mình Tô Đại lão tổ ủng hộ hắn ta, vẫn còn không đủ.

Nếu có thể được vị Tô Tích Nhu tiền bối này ủng hộ, vậy càng ổn thỏa.

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh nhanh chóng nói: "Tốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm"

Truyền âm kết thúc, Tô Ly Kinh suy nghĩ, lập tức đưa tay, trong giây lát lấy ra một đoạn dây leo vô cùng tươi sống từ hư không, toàn thân dây leo kia màu xanh lạnh, có rễ phụ như xúc tu rủ xuống từng tia từng sợi, rõ ràng đã bị chặt xuống không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn không ngừng cuộn lại thăm dò giữa không trung, hiển nhiên sinh cơ không mất.

Toàn bộ dây leo đều tản ra khí tức cực kỳ tươi mát, thơm hương, khiến người ta chỉ nhẹ ngửi cũng mừng rỡ.

Đây là Xuân Hồn Mạn, chính là một vị vật liệu để tái tạo đạo thể.

Mặc dù lần trước "Minh Huyết" tổ sư đưa toàn bộ tài nguyên riêng cho Tô Ly Kinh, nhưng từng là chủ một tông, ngoại trừ Thiên Tuyên cung, trong túi trữ vật tùy thân của hắn ta còn có rất nhiều thứ cất giữ, căn bản không đặt trong tông.

Dù là Tư Hồng Khuynh Yến cũng hoàn toàn không biết gì về hắn ta!

Hiện tại vì vị trí lão tổ trong tộc, nhất định phải cố gắng trả giá một chút.

Tô Ly Kinh bấm pháp quyết triệu Tụ Huyền Băng, bắt đầu phong cấm đoạn Xuân Hồn Mạn, sau đó bóng dáng khẽ động, đã biến mất trong động phủ.

Rừng rậm.

Tô Túy Khinh thải y bồng bềnh, đang chỉ huy hai bộ thi khôi to lớn chiến đấu.

Bỗng nhiên, không gian bên cạnh nàng dao động, Tô Ly Kinh nhanh chân đi ra.

Tô Túy Khinh ngẩn ngơ, lập tức hành lễ nói: "Đồ nhi tham kiến sư tôn!"

Tô Ly Kinh nhẹ gật đầu, nói: "Theo vi sư đi gặp một vị tiền bối vừa trở về.

Tô Túy Khinh vội nói: "Vâng!"

Tô Ly Kinh không nói nhiều, ống tay áo vung lên một cái, đất bằng nổi lên một cơn gió lạnh mãnh liệt, đã cuốn Tô Túy Khinh lên, trực tiếp chạy tới một phương hướng nào đó.

Tổ địa Tô thị, trong một góc tối, rừng rậm đen kịt một màu yên tĩnh sinh trưởng trong bóng tối.

Khoảng rừng rậm này do một loại cây cối toàn thân đen nhánh, thẳng tắp tráng kiện, lá như đốt ngón tay khô hội tụ thành, khoảng cách giữa từng gốc cây cực lớn, nhưng dưới rừng lại không có cỏ dại bụi cây gì, ngược lại chất đống sương tuyết màu xám đen như tro tàn.

Nơi đây là Thi Âm lâm.

Cây này tên là Thi Âm mộc, lấy oán giận chỉ khí của chúng sinh đổ vào mới có thể sống sót, có khả năng tẩm bổ thi thể, trấn an thần hồn, cũng là một loại thiên tài địa bảo có giá trị không nhỏ với tu sĩ cấp cao.

Ở một mảnh tổ địa Tô thị này, trước mắt trông như liên miên vô tận, cơn gió lạnh thổi qua như hải dương đen nhánh.

Chính giữa rừng rậm có một gốc Thi Âm mộc vạn năm cành lá mở rộng tản ra khí tức lạnh lẽo thấu xương, đứng sừng sững.

Ngay giữa ngọn cây có một cái nhà gỗ mới xây, cơn gió trên trời cao thổi chuông gió xương người trước cửa sổ lay động, phát ra tiếng vang trong trẻo lạnh băng.

Bên cạnh chuông gió có một cái bàn làm từ Thi Âm mộc điêu khắc bách quỷ dạ hành vòng quanh, trưng bày rất nhiều ngọc giản, tre giản, điển tịch da thú, sổ tay da người...

Một nữ tu côi tư diễm dật, đào xấu hổ mận nhường ngồi quỳ chân trên bồ đoàn, đang chuyên tâm lật xem quyển sách trước mặt.

Nàng váy vàng áo đen, sợi tóc đen nhánh cài gọn gàng một chiếc bách hoa quan vàng ròng loan điểu, mày ngài như nguyệt, mắt như sao lạnh, lúc nhìn quanh nghi thái vạn phương.

Chính là Tô Tích Nhu.

Nàng bị nhốt trong U Tố mộ năm tháng dài đằng đẵng, hiện tại đang lật xem đủ loại việc lớn xảy ra trong Bàn Nhai giới mấy ngàn năm qua.

Ma Nột tôn giả, Lục Dục đạo nhân, Phiêu Đăng ma tôn, Lung Hoàng đan tổ... Những đại năng đã từng uy danh hiển hách đỉnh phong ở thời đại của nàng, đều đã hộ tống "Chú" đến Phù Sinh cảnh.

Nghe đồn dường như cũng đã thành công phi thăng...

Nhưng kết quả chân chính lại không được ghi chép chút nào trong hồ sơ Tô thị, chắc hẳn chỉ có những tổ sư Thánh tông kia mới biết chân tướng trong đó.

Ngoại trừ cái đó ra là ba lần dị động trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng bị tổ sư chín tông liên thủ trấn áp, cuối cùng đều là có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.

Vị Yêu Đế tọa hạ Thanh Yếu sơn kia, lại mới thêm một vị Yêu Tôn...

Phù Sinh cảnh vẫn tiếp tục ăn mòn ra ngoài, toàn bộ Bàn Nhai giới xuất hiện rất nhiều quỷ dị...

U Tố mộ vẫn yên lặng...

Đột nhiên, Tô Tích Nhu ngẩng đầu nhìn phía dưới nhà gỗ, nói:

"Ai?"

Bên dưới nhà gỗ lập tức truyền tới một giọng nói vô cùng cung kính: "Hậu bối Tô thị Tô Ly Kinh kính ngưỡng tiền bối đã lâu, đặc biệt tới để bái kiến!"

Tô Ly Kinh?

Tô Tích Nhu khẽ nhăn mày ngài, lần này nàng trở về trong tộc vừa mất nhục thân, tu vi giảm nhiều, tất nhiên nỗi lòng cũng không quá tốt, vốn không thích tiểu bối quấy rầy, nhưng trước đó Bùi Lăng đã dùng cái tên này để lừa nàng...

Nghĩ đến đây, Tô Tích Nhu không quá chắc chắn rốt cuộc mối quan hệ giữa Tô Ly Kinh và Bùi Lăng như thế nào, hơi do dự, nhân tiện nói: "Vào đi."

Tô Ly Kinh cung kính nói: "Vâng!"

Chương 1995: Ngưỡng mộ tiền bối (2)

Chẳng mấy chốc, hắn ta đã dẫn Tô Túy Khinh độn lên không trung, xuất hiện trên bình đài bên ngoài nhà gỗ, nhanh chóng sửa sang lại áo bào, hai sư đồ đẩy cửa vào.

"vãn bối kính ngưỡng đại danh tiền bối đã lâu, hôm nay nhìn thấy mặt thật vô cùng vui vẻ!" Sau khi vào trong, Tô Ly Kinh lập tức khom mình hành lễ.

Tô Túy Khinh theo sát phía sau lại ngạc nhiên nhìn qua Tô Tích Nhu, trong chốc lát chưa lấy lại tinh thần.

Đợi khi nghe được giọng sư tôn mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng hành lễ theo: "Hậu bối Tô Túy Khinh, bái kiến Tích Nhu tiền bối!"

Lúc này trong lòng Tô Túy Khinh rất kích động, nàng từng nghe sư tôn nói về sự tích của vị Tô Tích Nhu tiền bối này.

Đối phương đã từng tranh đoạt Thánh Nữ thất bại, cuối cùng tu vi lại vượt xa Thánh Nữ lúc đó!

Từ khoảnh khắc đó, Tô Tích Nhu tiền bối là tấm gương mà nàng khâm phục nhất trong đời, cũng là niềm hy vọng để những ngày qua nàng chăm học khổ luyện...

Không ngờ lần này sư tôn dẫn nàng tới bái kiến tiền bối, chính là vị Tô Tích Nhu tiền bối này!

Tô Tích Nhu thản nhiên nhìn hai người, chợt hỏi: "Tô Ly Kinh, ngươi tìm bản tọa, cần làm chuyện gì?"

Tô Ly Kinh vô cùng cung kính nói: "Tiền bối, vãn bối nghe nói tiền bối trở về, đặc biệt chuẩn bị chút lễ mọn coi như tẩy trần, kính xin tiền bối đừng ghét bỏ."

Lúc nói chuyện, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một khối huyền băng tản ra hàn ý nồng đậm.

Chỉ thấy bên trong huyền băng óng ánh sáng long lanh phong cấm một đoạn Xuân Hồn Mạn sinh cơ bừng bừng, nó vừa xuất hiện, Tô Tích Nhu đã cảm thấy sự nhẹ nhàng khoan khoái phát ra từ phế phủ.

Nàng hơi ngạc nhiên, đây là một vị tài liệu chính để tái tạo đạo thể, hơn nữa đặc biệt thích hợp cho tu sĩ thi đạo, rất hữu dụng cho tình huống hiện tại của nàng!

Xem ra Tô Ly Kinh này là thủ hạ của Bùi Lăng, nếu không cũng không thể vừa đến đã đưa lễ vật lớn như vậy cho nàng, còn tặng đúng lúc như thế...

Thế là, Tô Tích Nhu khẽ gật đầu, nói: "Cực kỳ tốt, bản tọa nhận món đồ này."

Nàng đưa tay hút huyền băng vào lòng bàn tay, yêu thích thưởng thức, chợt không khách sáo phân phó: "Nếu không có chuyện gì khác, các ngươi cứ tự tiện."

Thấy Tô Tích Nhu không từ chối nhận lấy Xuân Hồn Mạn, trong lòng Tô Ly Kinh lập tức vững vàng.

Hắn ta không nói rõ mục đích của mình, cũng không cần nói, đến tình trạng tu vi này của bọn họ, rất nhiều chuyện đều là ngầm hiểu lẫn nhau...

Thế là, Tô Ly Kinh đứng dậy nói: "Vâng, sư đồ ta không làm phiền tiền bối thanh tu"

Sau đó dẫn theo Tô Túy Khinh nhanh chóng rời đi.

Trong nhà gỗ, Tô Tích Nhu nhìn bóng dáng bọn họ biến mất, liền thu lại Xuân Hồn Mạn âm thầm tính toán, chờ lần sau gặp được Bùi Lăng, phải cảm tạ đối phương thật tốt.

Dù sao, đoạn Xuân Hồn Mạn này có phẩm tướng kì diệu, tính chất thượng thừa, dù với tu sĩ Hợp Đạo kỳ cũng là có thể gặp nhưng không thể cầu, rất hữu dụng với nàng...

Bùi Lăng thật sự có lòng...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Giữa biển mây như liên miên vô tận, trắng noãn mềm mại, Bùi Lăng và Dược Dạ Thư đứng trên mây.

Lúc này, Bùi Lăng nhíu chặt hàng lông mày, tiên thuật vi phạm thiên cương...

Hắn đã dùng không chỉ một lần!

Mặc dù biết bản tướng của sư tôn Dược Dạ Thư là tiên được vạn năm, chắc chắn sẽ không tính sai chuyện như thế này.

Nhưng Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ một lượt, vẫn nói: "Sư tôn, trước khi Hợp Đạo, tiên thuật này cũng không thể khống chế kiếp lôi."

"Hơn nữa, đồ nhi đã từng dùng tiên thuật này nhiều lần"

Nếu bây giờ đã biết tiên thuật này có vấn đề, tất nhiên hắn muốn hỏi thăm rõ ràng.

Sau đó, lúc đi tìm Chân Tiên... Đi tìm ý chí Đọa Tiên mới không tỏ ra mình không biết cái gì.

Dược Dạ Thư nghe vậy lại khẽ lắc đầu, nói: "Lần này ngươi thi triển tiên thuật, đúng là hiệu quả khác với lúc đánh bại Hoàng đế Chung Quỷ thị đương nhiệm."

"Nhưng chỉ cần bản chất tiên thuật không thay đổi, vi sư sẽ không tính sai."

"Hóa thân thiên đạo lấy thân thế thiên."

"Dù tiên thuật này cường đại cỡ nào, nhưng không phải thiên đạo chân chính"

"Chỉ cần có chút kẽ hở, sẽ bị thượng giới phát hiện."

"Về phần trước đó ngươi đã từng dùng mấy lần... Chắc là thời gian dùng quá ngắn, không hấp dẫn sự chú ý của thượng giới mà thôi"

"Nói tóm lại, tiếp theo không thể mạo hiểm"

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, cộng thêm lần dùng ở đây, hắn đã dùng tiên thuật này tất cả năm lần.

Lần thứ nhất là lúc đối phó [tạo hóa chi chủng], dùng hệ thống uỷ thác tu luyện; Lần thứ hai là vì đối phó [tạo hóa chi chủng], nhưng chẳng mấy chốc bị [tạo hóa chi chủng] cưỡng ép loại trừ; Lần thứ ba là sử dụng lúc đấu pháp với Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều; Lần thứ tư là hệ thống dùng để độ kiếp, đột phá Hợp Đạo giúp hắn; Một lần cuối cùng là vừa dùng cho sư tôn xem...

Trong năm lần sử dụng này, ngoại trừ hai lần là hệ thống tu luyện, đúng là thời gian hắn dùng trong ba lần còn lại cực kỳ ngắn ngủi.

Nhưng lần thứ tư hệ thống dùng tiên thuật này độ kiếp, thời gian dùng không hề ngắn!

Toàn bộ một trận Hợp Đạo kiếp, từ bắt đầu đến kết thúc, hệ thống vẫn luôn dùng tiên thuật này!

Chương 1996: Tiến cử sư muội

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng âm thầm ghi nhớ những điều này, chuẩn bị lần tiếp theo đi tìm ý chí Đọa Tiên lại hỏi rõ ràng...

Lúc đang suy nghĩ, lại nghe Dược Dạ Thư nói tiếp: "Nếu ngươi còn có gì không hiểu, có thể hỏi vi sư"

"Nhưng hiện tại ngươi chưa đi đến tiên lộ, vì vậy vi sư không thể cho ngươi Thiên Thương Lệ nữa."

"Cũng không thể cung cấp sự trợ giúp mang tính thực chất khác cho ngươi."

"Chỉ có thể giải đáp lo nghĩ cho ngươi."

"Nếu không sẽ phân chia khí số mà ngươi đoạt tới."

Bùi Lăng nghe vậy lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút, lập tức nghiêm túc nói: "Sư tôn, hiện tại tiên lộ đã ở dưới chân đồ nhi, tiếp theo dù thành hay bại, đều không thể kế thừa đạo nho chính thống của Đan Tổ.

"Kính xin sư tôn thứ tội!"

Nói xong, hắn nhanh chóng tán bào, quỳ trên mây, chợt nặng nề thi lễ một cái.

Dược Dạ Thư ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu, nói: "Ngươi đứng lên đi."

"Điều này cũng không thể trách ngươi."

"Về phần truyền thừa của chủ nhân, vi sư sẽ chọn truyền nhân ở trên đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều lần sau."

Bùi Lăng lập tức nói: "Sư tôn, ở tông môn của đồ nhi có vị sư muội, mặc dù thiên phú luyện đan không bằng đồ nhi, nhưng cũng coi như tư chất xuất chúng"

"Vài ngày trước đó đồ nhi đã tự mình kiểm tra vị sư muội kia, vị sư muội kia cũng có thể giải đáp ba đề kiểm tra trước đó của Đan Tổ"

"Ngoài ra, vị sư muội này tâm tính đơn thuần lương thiện, chưa từng đồ thành diệt tộc, giết người phóng hỏa"

"Lại say mê đan đạo đến tình trạng mất ăn mất ngủ, lưu luyến quên về."

"Không biết sư tôn có thể cho người sư muội này của đồ nhi một cơ hội?"

Dược Dạ Thư hơi ngạc nhiên, chợt nhân tiện nói: "Ngươi đưa người đến Tiểu Tự Tại Thiên, vi sư muốn tận mắt nhìn xem."

Bùi Lăng lập tức nói: "Không có vấn đề! Hiện tại đồ nhi sẽ dẫn người đến"

Lưu Lam hoàng triều, nơi hoang vắng.

Pháp chu to lớn treo cao ở chân trời.

Trong khoang ở tầng cao nhất, không gian hơi rung động, bóng dáng Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện.

Hắn lập tức lấy ra phù lục trống không, in dấu mốc ranh giới trong lòng bàn tay vào trong đó, bắt đầu chế tác Truyền Tống Phù.

Sau một lát, Bùi Lăng chế tác xong Truyền Tống Phù "Tiểu Tự Tại Thiên", lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Trong pháp chu, một khoang bày biện thanh lịch.

Kim Tố Miên ngồi xếp bằng trên vân sàng, xung quanh có phù văn trùng điệp lấp lóe, rất nhiều pháp trận phòng hộ đã mở ra.

Trận văn sáng tắt, một lò luyện đan khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tạo hình của nó cổ xưa trang nhã, khí tức công chính bình thản, toàn thân điêu khắc trên trăm hoa sen, xung quanh có vô số lỗ hổng nhỏ bé như tổ ong, đang theo Kim Tố Miên kết động pháp quyết, không ngừng phun ra nuốt vào linh cơ.

Chóp mũi thấm ra mồ hôi mịn, Kim Tố Miên không rảnh lau đi, không chớp mắt nhìn chằm chằm đan lô trước mặt, tất cả tâm thần đều đang cảm giác sự biến hóa của dược dịch ở bên trong.

Lần này ra ngoài, nàng không quan tâm việc gì hết, vẫn luôn luyện đan trong phòng.

Thậm chí cho tới bây giờ, nàng cũng không biết việc Bùi Lăng khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều...

Trước đó Bùi Lăng giao cho nàng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, nàng đã tìm ra đan phương hoàn chỉnh, có thể ổn định luyện chế ra thành phẩm.

Chỉ có điều, bị giới hạn tu vi nên phẩm tướng tốt xấu, không thể cam đoan.

Nhưng nhiều lần luyện chế ra trung phẩm, lại không có vấn đề quá lớn.

Ngoại trừ cái đó ra, hiện tại cũng có thể nàng luyện chế thành công giải độc đan. U Tịch Trấn Mệnh Đan Hiện tại, nàng đang một lòng một dạ nghiên cứu nhiệm vụ mới mà Bùi Lăng giao cho nàng: Khai sáng mười môn đan phương có thể dùng cho chính đồ, lại có thể lưu truyền rộng rãi toàn bộ thiên hạ.

Đương nhiên, nếu chỉ là khai sáng đan phương, điều này không hề khó với nàng.

Nhưng muốn làm đến mức lưu truyền khắp thiên hạ, nhất định phải làm được ba điểm: Thứ nhất, là loại đan dược này mà phần lớn tu sĩ đều cần đến; Thứ hai, là chi phí luyện chế loại đan dược này nhất định phải thấp, nếu không phần lớn luyện đan sư căn bản đảm đương không nổi; Thứ ba là cấp bậc luyện chế loại đan dược này cũng không thể cao! Cho dù là một vài luyện đan sư có tạo nghệ đan đạo rất kém cỏi, cũng có thể luyện chế...

Hiện tại, Kim Tố Miên đã có mạch suy nghĩ nhất định, chẳng mấy chốc có thể khai sáng ra vị đan phương thứ nhất phù hợp điều kiện.

Ngay lúc này, không gian trên đất trống cách đó không xa chấn động một cơn, một bóng người áo bào đen lặng yên xuất hiện.

Kim Tố Miên như không thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, tiếp tục bấm pháp quyết, luyện chế đan dược.

Đan hỏa chầm chậm nhảy nhót, trong trận pháp linh cơ chấn động như nước thủy triều.

Một hồi lâu sau, cuối cùng đan hỏa dân lắng lại, đan lô hạ xuống mặt đất, khói lửa tiêu tán, hoàn thành luyện đan!

Lúc này Kim Tố Miên mới thở ra một hơi nhìn bên cạnh, lập tức khẽ giật mình, vội đứng dậy hành lễ nói: "Thánh Tử..."

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, lúc này lấy ra Truyền Tống Phù vừa luyện chế tốt, đưa cho Kim Tố Miên nói: "Thôi động tờ phù lục này, ngươi sẽ nhận được một trận tạo hóa."

Kim Tố Miên khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, không có bất kỳ nghi ngờ gì nói: "Đa tạ Thánh Tử!"

Chương 1997: Ba pháp tắc

Nói xong, nàng lập tức thôi động tờ phù lục này.

Ngay sau đó, không gian dập dờn, bóng dáng nàng lập tức biến mất.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây trắng trùng điệp như biển, nơi chân trời có ánh vàng mơ hồ trải ra vô ngần.

Không gian gợn sóng một trận, bóng dáng Kim Tố Miên đột nhiên xuất hiện.

Nàng mờ mịt quan sát xung quanh, chưa biết rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào, một bộ áo xanh như mộng lặng yên xuất hiện cách đó không xa.

Tóc dài màu bạc và mắt cá chân như băng tuyết, đôi mắt như phỉ thúy, dường như đựng đây sự ôn nhu kiều diễm ngày xuân, khí tức tinh khiết thiên nhiên như chưa từng nhiễm khói lửa phàm tục, xinh đẹp như mộng ảo.

Dược Dạ Thư khép tay áo đứng đó, hai con ngươi xanh biếc nhìn về phía Kim Tố Miên, sau khi chú ý tới mùi dược liệu dày đặc trên người đối phương, lập tức lộ ra vẻ khen ngợi.

Nàng nhẹ nhàng mở miệng, ôn nhu hỏi: "Ngươi là sư muội của Bùi Lăng?"

Kim Tố Miên lập tức lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi: "Ngươi là ai?"

Dược Dạ Thư mỉm cười nói: "Ta là sư tôn của Bùi Lăng."

Nói xong, nàng tâm niệm vừa động, giữa ngón tay lập tức xuất hiện một mảnh lá ngô đồng, trên bề mặt lá cây có vân triện uốn lượn.

Bàn tay tinh tế mềm mại nhẹ chỉ ra, lá ngô đồng đã bay tới trước mặt Kim Tố Miên, Dược Dạ Thư nói: "Trong vòng ba ngày phải luyện ra nó."

Nghe thấy đối phương là sư tôn của Bùi Lăng, vẻ mặt Kim Tố Miên lập tức trở nên cực kỳ cung kính, nàng dùng hai tay tiếp nhận lá ngô đồng, chỉ đơn giản nhìn lướt qua lập tức biết đây là một phần đan phương cực kỳ thâm ảo phức tạp, trong nháy mắt sa vào trong đó...

"Tốt!"

Địa giới Lưu Lam hoàng triều.

Pháp chu.

Bùi Lăng bước ra một bước, đã trở lại khoang của mình.

Trong phòng trang trí hoa lệ, tất cả đồ vật đều rất tinh tế.

Lúc này hắn lại không có tâm trạng để ý tới, mà gọi ra Cửu Phách Đao.

Một thanh trường đao xinh đẹp như đêm hè đứng lơ lửng giữa không trung, diễm lệ, hung lệ, bạo ngược... Lại không ngừng truyền ra sự thân thiết với Bùi Lăng.

Giọng Bùi Lãng rộng lớn: "Chúng!"

Giọng nói này tràn ngập khí tức to lớn của chúng sinh vạn vật, dường như vô số sinh linh cùng kêu lên hò hét, trong chốc lát toàn bộ quy tắc trong khoảng thiên địa này xảy ra một loại biến hóa khó mà miêu tả...

Ngay sau đó, toàn bộ trong khoang lập tức xuất hiện lít nha lít nhít Cửu Phách Đao.

Khí tức mỗi chuôi đao đều tràn đầy hung lệ, bạo ngược... Cùng sự thân thiết với Bùi Lăng, trong chốc lát lại không khác gì Cửu Phách Đao chân chính!

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức lại có vô số bàn tay khổng lồ duỗi ra từ trong hư không, nắm chặt tất cả phục khắc thể Cửu Phách Đao.

Cửu Phách Đao vốn có kích cỡ bình thường, đột nhiên trở nên cực kỳ khổng lồ, vừa xứng với bàn tay khổng lồ.

Thấy gian phòng hơi không chứa được những bàn tay khổng lồ này và Cửu Phách Đao, Bùi Lăng tâm niệm lại khẽ động, tất cả bàn tay khổng lồ và phục khắc thể Cửu Phách Đao biến mất.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiện tại hắn đã chân chính khống chế đầu pháp tắc này, có thể phát huy uy năng một cách hoàn mỹ.

Ngoài ra, lúc vận dụng đầu pháp tắc này, không cần tiếp tục chịu rất nhiều hạn chế như trước đó kia.

Ngay sau đó, hắn thu hồi Cửu Phách Đao, lấy ra một viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan cực phẩm óng ánh mượt mà, không có chút đan hương nào.

Bùi Lăng hơi dùng sức, một tay ép đan dược thành bột mịn, tiện tay vẩy vào trên mặt đất, lại lấy ra một viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan cực phẩm, một lần nữa nghiền nát, cũng vẩy xuống đây đất...

Sau khi liên tục bóp nát mấy chục viên đan dược cực phẩm, giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo: "Nghịch!"

Chỉ một thoáng, bột đan dược đây đất rút lui dọc theo quỹ tích vẩy xuống trước đó, không kém chút nào hội tụ trong lòng bàn tay bàn tay của hắn, sau đó từng viên phục hồi như cũ.

Trong quá trình này, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, quá trình bột phấn phục hồi như cũ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục.

Chỉ có điều, thứ tự trước sau trong đó lại có sự thay đổi nhất định.

Sau một lát, tất cả đan dược đều đã khôi phục như lúc ban đầu.

Bùi Lăng cẩn thận kiểm tra được tính những đan dược này một lượt, rồi cất đi.

"Phục khắc vạn vật, làm việc cho ta..."

"Rối loạn trình tự, nghịch chuyển kết cục..."

"Tiếp theo thử pháp tắc thứ ba một chút."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại.

Phúc Diệp Nguyên.

Khe rãnh to lớn giăng khắp nơi, hố sâu khắp nơi, đáy hố có hơi khói ngũ sắc bốc hơi lên, ánh lửa mơ hồ.

Đầm nước khô kiệt, sông núi bình phục, màu sắc cháy đen loang lổ.

Một trận đại chiến vừa kết thúc, một đám Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông nhao nhao thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn 1, nhanh chóng chạy đến phương hướng Bùi Lăng.

Dù sao nơi đây cũng là địa giới ngụy triều, không nên đánh lâu, hiện tại vẫn là tìm được Thánh Tử càng quan trọng hơn!

Vừa nghĩ như vậy, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão vừa không quên cười nói với sau lưng: "Lần này tha cho các ngươi một mạng."

"Chờ lão phu tìm được Thánh Tử, lại đến lấy thi thể, tinh huyết, hồn phách gửi ở trên người các ngươi..."

Chương 1998: Lãng quên

Ở phía sau bọn họ một khoảng cách, mấy cung phụng hoàng triều cũng đang phi độn, lại đuổi theo không bỏ, nghe vậy, cung phụng cầm đầu lạnh lùng nói: "Chó nhà có tang, nói khoác không biết ngượng!"

Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông cầm đầu cười to một trận, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên cảm giác không đúng.

Bọn họ không yên tâm bế quan ở tông môn, tự nhiên chạy tới Lưu Lam ngụy triều làm gì?

Đang suy nghĩ, lúc này một Thái Thượng trưởng lão bên cạnh hắn ta truyền âm nói: "Lệ huynh, dù sao nơi đây cũng là địa giới ngụy triều, tiếp tục đấu nữa, sẽ càng ngày càng nhiều người ngụy triều:

"Không bằng về địa giới Thánh tông ta trước."

"Nếu ngụy triều còn dám đuổi theo, chúng ta lại hủy xương lột da, rút hồn luyện phách bọn họ cũng không muộn!"

Thái Thượng trưởng lão khác cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng, nhao nhao gật đầu: "Không sai!"

"Chiến đấu ở đây quá bất lợi với chúng ta, là một vụ mua bán lỗ vốn, không ổn, không ổn."

"Đúng vậy, sau khi trở lại địa giới Thánh tông ta, chẳng lẽ những cung phụng ngụy triều này không phải là thịt cá trên thớt gỗ, có thể tùy ý xử trí sao..."

Bọn họ mồm năm miệng mười đồng ý, chẳng mấy chốc một đám Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông nhanh chóng thay đổi phương hướng, chạy tới địa giới Trọng Minh tông.

Cung phụng Lưu Lam hoàng triều lập tức đuổi theo: "Tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt! Ma nhân chạy đâu!"

"Dám can đảm tùy ý vượt biên, chết đi!"

"Đường đường là Thái Thượng trưởng lão, động một tí chuồn mất, cũng không biết xấu hổ?"

Đôi bên một đuổi một chạy, dần dần đi xa...

Lam Kinh.

Cả tòa đế đô không còn tiếng người ồn ào, náo nhiệt ngày xưa, mà là khắp nơi có vẻ kiềm chế, sợ hãi, uể oải.

Ngọc Lân thư viện là ủ dột nhất.

Vẻ mặt từng học sinh đi qua đi lại mất mát, trắng bệch.

Cũng không ít người tâm thần hoảng hốt, lại là đạo tâm chịu đả kích nặng nề.

Lần này Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng lấy tu vi Phản Hư khiêu chiến Hoàng đế hoàng triều trước mặt mọi người, sự thất bại của Hoàng đế tạo thành đả kích to lớn với những học sinh tuổi trẻ thanh xuân, đang độ hăng hái này.

Hiện tại phần lớn mọi người đều đầy hoang mang với hoàng triều cường đại, tràn đầy thấp thỏm với sự khả thi khi trừ ma vệ đạo trong tương lai, cũng sinh ra dao động với đạo pháp của mình.

Đừng nói tu luyện, ngay cả nhập định cũng khó mà làm được.

"Liêu sư huynh, việc học đan đạo của ngươi sao rồi? Nếu làm xong, có thể cho ta mượn nghiên cứu một hai không?"

"A, làm cái gì? Loại tài vặt này, dù đăng phong tạo cực thế nào, sao có thể cản một đao kia của Bùi Lăng?"

"Đúng vậy, ngay cả loại thiên kiêu như bệ hạ trước đây, tu sĩ cấp cao đã chấp chưởng triều ta hơn trăm năm cũng không địch lại Bùi Lăng, chúng ta chăm học khổ luyện thế nào, có bao nhiêu mong chờ trảm yêu trừ ma?"

"Đừng chán ngán thất vọng như thế! Từ xưa tà không thắng chính, ma đầu kia làm điều ngang ngược, sớm muộn... Sớm muộn chính đạo ta sẽ có thiên kiêu càng xuất sắc hơn trấn áp hắn...

Chắc chắn sẽ có!"

"Nói cũng đúng... Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện phiếm nữa, tạm thời tu luyện trước..."

"Tu luyện... Không sai... Tu luyện..."

Lúc nói chuyện, mấy tên học sinh này nhao nhao ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu vận chuyển pháp lực.

Chỉ có điều, vừa nhắm mắt đủ loại tạp niệm đã cùng xông lên đầu, trong lòng vô cùng bàng hoàng, căn bản không thể nhập định.

Lập tức, một học sinh bất đắc dĩ mở mắt ra, thở dài: "Đáng hận thực lực của ta quá thấp, không thể phân ưu cho triều ta..."

Một tên học sinh khác khẽ nói: "Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm..."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, tu luyện một ngày, sẽ nhiều hơn hôm qua một phần tu vi...

Đang nói, mấy tên học sinh đột nhiên khẽ giật mình, dường như cùng quên hết cái gì đó, sau đó tiếp tục thảo luận: "Trông [Chúc Kính thuật] và [Thủy Kính thuật] như giống nhau, thật ra có sự khác biệt rất lớn, chủ yếu có năm điểm..."

"Dựa vào ý kiến của ta, Trúc Cơ kỳ độn pháp vẫn là [Yên La độn] đứng đầu, cũng không kém [U Quỷ độn] của Trọng Minh tông bao nhiêu."

"Nghe nói luyện đan thuật của Cố Nam Huân Cố sư muội lại lên một tầng lầu, vài ngày trước đó còn được Hoàng hậu nương nương triệu kiến..."

Trong chốc lát, toàn bộ đệ tử thư viện hoàn toàn quên lãng trận chiến của Hoàng đế và Bùi Lăng...

Phía trên pháp chu.

Trong khoang.

Bùi Lăng mở hai mắt ra, trong mắt là một phù văn phức tạp đang chậm rãi biến mất.

Hắn tâm niệm vừa động, truyền âm cho Thi Nam Tử: "Đến khoang ta một chuyến."

Trong giây lát, Thi Nam Tử đẩy cửa vào, hành lễ nói: "Thi Nam Tử bái kiến Bùi tiên đế!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Trong khoảng thời gian này, ta đã làm gì ở Lưu Lam hoàng triều?"

Thi Nam Tử khẽ giật mình, chợt nói: "Tiên Đế tĩnh cực tư động, đến tiểu triều huyễn cảnh này dò xét một phen, cũng không làm gì"

Bùi Lăng không bất ngờ, lập tức khép hai mắt.

Một lát sau, hắn lại ngước mắt lên, phù văn trong đáy mắt loé lên rồi biến mất, lại hỏi: "Trong khoảng thời gian này, ta đã làm gì ở Lưu Lam hoàng triều?"

Thi Nam Tử lập tức trả lời: "Tiểu Hoàng đế ở tiểu triều huyễn cảnh vừa mắt Tiên Đế, được Tiên Đế tự mình ra tay chỉ điểm trước mặt mọi người."

Chương 1999: Lãng quên (2)

"Hiện tại, tâm cảnh của Tiên Đế càng lên một tâng lâu, đã đột phá Hợp Đạo."

Lúc nói chuyện, ánh mắt Thi Nam Tử nhìn Bùi Lăng vô cùng cung kính, vô cùng nhiệt tình, không hề phát hiện chỗ nào không đúng.

Trong lòng Bùi Lăng như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:

"Ngươi đợi ở bên cạnh, giúp ta kiểm tra pháp tắc một chút"

Thi Nam Tử nhanh chóng nói: "Được! Có thể cống hiến sức lực cho Tiên Đế là phúc của Thi Nam Tử..."

Còn chưa nói hết câu, vẻ mặt nàng hơi hoảng hốt, lại hành lễ nói:

"Thi Nam Tử bái kiến Bùi tiên đế!"

Sau đó, cách thời gian hai tức, Thi Nam Tử lại hành lễ nói: "Thi Nam Tử bái kiến Bùi tiên đế!"

Liên tiếp lặp lại bảy, tám lần, mỗi lần Thi Nam Tử đều như vừa tiến vào khoang Bùi Lăng, nhưng bản thân nàng không phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn.

Bùi Lăng đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi đợi ở chỗ này, giúp ta kiểm tra pháp tắc một chút"

Thi Nam Tử gật đầu nói: "Được! Có thể cống hiến sức lực cho Tiên Đế là phúc của Thi Nam Tử, kính xin Tiên Đế tùy ý thi triển"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại lần thứ ba.

Sau một khoảng thời gian, Bùi Lăng đột nhiên hỏi: "Trong khoảng thời gian này, ta đã làm gì ở Lưu Lam hoàng triều?"

Thi Nam Tử lập tức trả lời: "Tiên Đế lâm trần chỉ điểm cho tiểu triều huyễn cảnh, tiểu Hoàng đế kia không chịu nổi ân đức, thất bại trước mặt mọi người, tâm cảnh của Tiên Đế càng lên tầng lầu, đã đột phá Hợp Đạo."

Bùi Lăng mở mắt ra, nói: "Được rồi."

"Ngươi lui ra sau."

Thi Nam Tử nhận lệnh, hành lễ cáo lui.

Trong khoang chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, hắn khẽ gật đầu, âm thầm trầm ngâm.

Đầu pháp tắc thứ ba này là đầu "Pháp" mà hắn đạt được trong Bồng Doanh quan lúc Trúc Cơ kỳ diễn hóa ra!

Thông qua lần kiểm tra vừa rồi, hắn đã có thể xác định lúc toàn lực thi triển đầu pháp tắc này, có thể khiến thiên địa này lãng quên dấu vết chuyện gần nhất mà hắn làm ra.

Chỉ có điều, toàn lực thi triển đầu pháp tắc này cần thời gian nhất định, khó mà sử dụng trong thực chiến.

Hơn nữa, vừa rồi hắn toàn lực thi triển đầu pháp tắc này hai lần, lần thứ nhất rất thành công, Thi Nam Tử hoàn toàn không nhớ rõ hắn đã làm chuyện gì ở hoàng triều.

Nhưng sau khi hắn giải trừ đầu pháp tắc này, lần thứ hai thi triển Thi Nam Tử lại vẫn nhớ kỹ tất cả mọi chuyện hắn từng làm ở hoàng triều...

Không có gì bất ngờ xảy ra, muốn để thiên địa lãng quên dấu vết chuyện gần nhất mà hắn làm, đầu pháp tắc này còn cần một hoàn cảnh đơn độc phong bế, mới có thể thật sự làm được.

Một khi xung quanh có người, đầu pháp tắc này không thể sinh ra tác dụng gì với thiên địa.

Ngoại trừ cái đó ra, đầu pháp tắc này còn có thể làm được tình cảnh hắn trải qua lần đầu ở Bồng Doanh quan... Lúc trước Lệ Yến Lăng chết trong Bồng Doanh quan mười năm, từ đầu đến cuối đối phương vẫn cho rằng mình là ngày đầu tiên tiến vào Bồng Doanh quan, không nhớ rõ mình đã chết rồi, không nhớ rõ năm tháng đã trải qua mười năm...

Hiện tại Bùi Lăng cũng có thể làm được điểm ấy!

Vừa rồi Thi Nam Tử cũng như thế, hắn có thể làm cho ký ức của đối phương vẫn dừng lại ở khoảng thời gian vừa tiến vào khoang!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một việc.

Lúc trước Lệ thị từng nói: "quỷ dị" Bồng Doanh quan chỉ xuất hiện trong thời gian một năm.

Nhưng hắn lại gặp Lệ Yến Lăng mười năm trước ở bên trong!

Lúc ấy hắn không rõ vấn đề trong đó, nhưng hiện tại xem ra...

Đây vừa vặn phù hợp với pháp tắc hiện tại của hắn!

"Quỷ dị" Bồng Doanh quan khiến cả thiên địa quên lãng tất cả chuyện xảy ra mười năm trước!

Bởi vậy, Lệ thị mới nói cho hắn biết: "quỷ dị" Bồng Doanh quan chỉ xuất hiện một năm...

Bùi Lăng càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, hiện tại hắn sử dụng đầu pháp tắc này, chỉ cần bên cạnh có người thì không thể làm thiên địa lãng quên.

Tất có thể lúc đó "quỷ dị" Bồng Doanh quan cũng là như thế.

Chỉ cần người tiến vào trong đó không chết, ngoại giới sẽ không "lãng quên" nó...

Đây cũng là lý do Lệ thị lãng quên "quỷ dị" Bồng Doanh quan đã từng xảy ra vào mười năm trước, quên lãng Lệ Yến Lăng huyết mạch đích hệ, rồi lại nhớ kỹ!

"Chắc chắn trong Bồng Doanh quan không chỉ có đầu pháp tắc này.

"Nhưng đến tu vi hiện tại, ta mới có thể miễn cưỡng làm được đầu pháp tắc này..."

"Còn cọc quỷ dị kia vẫn chỉ là Phù Sinh cảnh ăn mòn đạo quan phổ thông mà thôi, cũng không phải là Phù Sinh cảnh thật sự."

"Phù Sinh kỳ cục... Con đường phi thăng..."

"Tu vi hiện tại vẫn quá thấp!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, lúc này hai mắt nhắm lại, lại một lần nữa thôi động pháp tắc lãng quên.

Một hồi lâu sau, Bùi Lăng mở hai mắt ra, phù văn phức tạp lóe lên rồi biến mất trong mắt, sau đó khẽ gật đầu, hiện tại hắn đi tiên lộ, khí thế làm đầu, không thể để thiên địa lãng quên việc hắn khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều!

Nếu không, tiếp theo khí số hắn có thể đoạt được sẽ khuyết thiếu nghiêm trọng!

Vừa rồi hắn lại thi triển pháp tắc lãng quên, là vì để thiên địa lãng quên dấu vết mình sử dụng môn tiên thuật kia...

Ngay sau đó, Bùi Lăng xòe bàn tay ra, nhắm ngay một phương hướng đánh một trảo.

Chương 2000: Ta có chính sự

Một đoàn sương mù màu xám đen lập tức xuyên qua mấy tầng vách khoang, bị hắn cách không bắt vào lòng bàn tay.

Trong tay Bùi Lăng hơi dùng sức, đoàn sương mù này lập tức bị bắt vỡ nát...

Pháp chu, khoang nào đó.

Tụ linh trận pháp vận chuyển, hội tụ từng tia từng sợi linh khí.

Trong hương lô kim lũ tiêu khảm bảo thạch như ý hơi khói thướt tha, tản ra cả phòng, thân hình bốn tên nữ tu áo bào đen mờ mịt.

Dưới mũ trùm, vẻ mặt bốn nữ tử đều đờ đẫn, ngơ ngác, không hề hay biết.

Bỗng nhiên, bọn họ tỉnh táo lại.

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần lập tức cảnh giác đánh giá cảnh vật chung quanh, phát hiện bọn họ còn đang ở trong bộ pháp chu trước đó.

Thủy kính vốn treo cao giữa bốn người đã biến mất không thấy gì nữa.

Bốn tên nữ tu chưa biết rõ đây là có chuyện gì, sắc mặt bọn họ đột nhiên mê mang, lại quên lãng đoạn ký ức nào đó.

Ngay sau đó, bốn tên nữ tu khôi phục như lúc ban đầu, không hề phát hiện điều khác thường.

"Nơi này là pháp chu của Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, ma đầu kia bụng dạ ác độc, tham tài háo sắc... Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, phải tìm cơ hội chạy trốn!" Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Âm Trần mở miệng trước tiên.

Triệu Quyên Quyên nhẹ gật đầu, sau đó nhắc nhở: "Hiện tại chúng ta bị phong ấn tu vi, trước đừng hành động bộp chộp, nếu không một khi bị ma đầu kia phát hiện, sẽ hoàn toàn không có cơ hội"

Lâm Hàm Yên nói: "Trước tiên phải biết rõ ràng tình huống cụ thể của chiếc pháp chu này, lại bàn bạc"

Trần Tĩnh Mộng nhẹ cau mày ngài: "Không biết nơi này có còn là địa giới Lưu Lam hoàng triều hay không...

Nói đến Lưu Lam hoàng triều, bốn tên nữ tu lập tức nghĩ tới điều gì đó, lúc này sắc mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, toàn bộ không khí trong khoang cũng trở nên cực kỳ cổ quái...

Tầng cao nhất pháp chu.

Trong khoang.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên vân sàng hơi trầm ngâm.

Hắn vừa phá giải thủ đoạn hồn đạo trên người bốn tên nữ tu chính đạo kia.

Trước khi khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, hắn lo lắng bốn người kia làm bại lộ thân phận của Tư Hồng Diệu Ly, vì vậy không thả bốn người kia đi.

Nhưng bây giờ hắn khống chế đầu pháp tắc lãng quên này, có thể khiến bốn tên nữ tu kia lãng quên mọi chuyện do Tư Hồng Diệu Ly làm ra trong vô thức!

Hiện tại lại thả người đi, đã không đáng ngại...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng mở ra giao diện hệ thống, hiện tại trong truyền thừa Thánh Tử đã không có thuật pháp có thể tu tập, nhất định phải kế thừa vị trí Tông Chủ, mới có thể có được truyền thừa Tông Chủ Hợp Đạo kỳ trở lên.

Trong truyền thừa của "Chú", Hợp Đạo kỳ có thể lại tu luyện hai môn nguyền rủa.

Mặc dù nói sư tôn Dược Dạ Thư đã nói, không có tình huống ngoài ý muốn, hắn có thể thắng Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, có thể chiến thắng Thành Chủ Yến Tê thành...

Nhưng dù sao liên quan đến việc thành tiên, tất nhiên có thể cẩn thận thế nào thì cẩn thận như thế!

Trước khi khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, cần phải học được hai môn nguyền rủa này.

Ngoài ra, môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] kia, cũng phải đi tìm ý chí Đọa Tiên hỏi một chút tình huống.

Chỉ có điều, hiện tại đi tìm ý chí Đọa Tiên, chắc chắn đối phương sẽ để hắn giúp đỡ đánh thức bản tôn.

Liên quan tới chuyện này, hắn đã kiếm cớ từ chối mấy lần, lại từ chối nữa... Một khi sau này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đối phương không bằng lòng giúp hắn thì làm sao bây giờ?

Bởi vậy, càng nghĩ, Bùi Lăng lập tức quyết định, việc Đọa Tiên có thể hoãn lại một chút.

Dù sao trong tiên lộ tiếp theo, hắn còn có một môn tiên thuật khác để dùng.

Hiện tại, trước tiên cần phải chọn nơi thích hợp, học được hai môn nguyền rủa này.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm, để nữ tu Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo đều tới.

Sau một lát, nữ tu ba tông thướt tha đi vào bên trong, khom mình hành lễ.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Miễn lễ"

Chợt hỏi: "Địa giới Yến Tê thành, có tuyệt địa nào khá hoang vắng, ít ai lui tới không?"

Nghe vậy, Dư Tử Cơ lập tức nói: "Thánh Tử, bên dưới quản lí của Yến Tê thành, có một chỗ tên là Vô Vọng trạch, chính là khoảng đầm lầy độc chướng rộng lớn. Nơi đây ở sau dãy núi, linh khí khô kiệt, chướng lệ mọc lan tràn, từ xưa đã hoang tàn vắng về."

"Không những xa, hơn nữa xung quanh không có Truyền Tống Trận."

"Lấy tốc độ của pháp chu, cần khoảng mười ngày, mới có thể đuổi tới."

Mười ngày?

Ngược lại vừa hay bằng thời gian để hệ thống thăng cấp.

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng nói: "Vậy đến nơi đây, tiếp theo pháp chu sẽ do ngươi điều khiển."

Dư Tử Cơ lập tức nói: "Vâng!"

Bùi Lăng nói tiếp: "Ta đã hạ thủ đoạn trên người bốn tên nữ tu ngụy đạo kia, nếu bọn họ muốn chạy trốn, các ngươi đừng để ý tới, tạm coi như không nhìn thấy:

Đám nữ tu đều gật đầu: "Được"

Bùi Lăng nói tiếp: "Nếu chư vị không còn chuyện gì khác, cứ việc tự nhiên"

"Đúng rồi, mời đồng đạo Thiên Sinh giáo ở lại, ta còn có chút vấn đề cần giúp đỡ giải đáp."

Nghe vậy, ánh mắt Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ và Thư Vũ hơi thất vọng, nhưng vẫn hành lễ cáo lui.

Chương 2001: Chính sự bắt đầu

Chẳng mấy chốc, trong khoang chỉ còn lại Bùi Lăng và mười tên lô đỉnh Thiên Sinh giáo đẳng cấp cao.

Nữ tu lô đỉnh cầm đầu quyến rũ như rắn, mị nhãn như tơ nói:

"Chủ nhân có gì phân phó? Thiếp thân sẽ không chối từ."

"Những ngày qua chủ nhân hơi vất vả, có thể để thiếp thân hầu hạ một hai hay không..."

Giọng nàng vừa mềm vừa ngọt, vô cùng điệu đà, thử đến gần Bùi Lăng thăm dò...

Bùi Lăng nghiêm mặt, từ tốn nói: "Hầu hạ thì không cần"

"Ta để các ngươi ở lại là có chính sự muốn làm."

Nói đến chỗ này, hắn vội ho một tiếng: "Ta say mê tu luyện nhiều năm, không hỏi thế sự, không hiểu quá rõ với thủ đoạn Thánh giáo."

"Hiện tại lại muốn lĩnh giáo nhân gian cực lạc Thánh giáo một chút."

Dựa theo trình tự mà sư tôn Dược Dạ Thư sắp xếp cho hắn, sau khi khiêu chiến xong năm tông chính đạo, sẽ là ba tông ma môn.

Trong đó, cái thứ nhất là Thiên Sinh giáo!

Bởi vì cái gọi là để phòng chu đáo, đương nhiên hiện tại phải sớm tìm hiểu thủ đoạn Thiên Sinh giáo một chút, tránh đến lúc đó trúng tính toán gì đó.

Về phần nhan sắc luân hồi Luân Hồi tháp, còn có tiên sơn mây mưa Vô Thủy sơn trang... Chờ lĩnh giáo xong thủ đoạn Thiên Sinh giáo, lại đi nắm lấy...

Nghe vậy, đám nữ tu Thiên Sinh giáo đều khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức nở nụ cười thiên kiều bá mị.

Nữ tu cầm đầu lập tức dịu dàng nói: "Vâng!"

"Chủ nhân, nhân gian cực lạc Thánh giáo ta có rất nhiều chủng loại."

"Bây giờ thiếp thân chuẩn bị không đủ, cản trở về phòng thay quần áo rửa mặt lại đến hầu hạ"

Bùi Lăng ra vẻ bình thản gật đầu: "Được"

Đám nữ tu Thiên Sinh giáo nhao nhao hành lễ: "Xin chủ nhân đợi chút!"

Sau khi nữ tu Thiên Sinh giáo rời đi, Bùi Lăng suy nghĩ, lập tức quyết định nhân lúc này thả bốn tên nữ tu chính đạo kia rời đi...

Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, một luồng lực lượng ẩn nấp tối nghĩa lập tức xuyên qua vách khoang trùng điệp, rơi vào một gian khoang nào đó ở phía dưới.

Trong lúc lặng yên, bốn tên nữ tu chính đạo vẫn bị [Đố Nang Tỏa] khóa lại đã trốn thoát một nửa.

Nếu hiện tại Bùi Lăng trực tiếp giải trừ hoàn toàn phong cấm trên người bốn người cũng chỉ là một ý niệm, nhưng làm vậy quá rõ ràng.

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần đều là đệ tử chính đạo, còn hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông, đôi bên không tin tưởng nhau, e rằng đến lúc đó lại cho rằng đây là cạm bẫy, không dám hành động thiếu suy nghĩ...

Hiện tại Bùi Lăng chỉ giải một nửa, tu vi trên người bốn tên nữ tu kia sẽ không lập tức cởi ra, mà khôi phục từng chút một, cứ như phong cấm dần mất đi hiệu lực.

Lấy thực lực hôm nay của bốn tên nữ tu kia, sẽ không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Sau đó, chắc chắn bốn người Lâm Hàm Yên sẽ tìm cơ hội thoát khỏi nơi đây, đúng lúc đó hắn đang học hỏi nhân gian cực lạc của Thiên Sinh giáo, không rảnh để ý tới việc trên pháp chu...

Đương nhiên, trong chớp mắt bốn tên nữ tu kia chạy ra khỏi pháp chu, sẽ lãng quên tất cả chuyện xảy ra trên pháp chu.

Tất cả... Hắn đã sắp xếp xong xuôi!

Sau đó, Bùi Lăng lại chờ giây lát, nghe được ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ, khí tức một đám nữ tu Thiên Sinh giáo nhanh chóng tới gần.

Chẳng mấy chốc, cửa phòng bị đẩy ra, người đi đầu là nữ tu giống rắn cầm đầu đám Thiên Sinh giáo kia.

Nàng đổi sang một bộ áo bào màu xanh biếc, kiểu dáng cực kỳ đơn giản, không có chút hình dáng trang sức nào, mềm mại khoác ở đầu vai, rủ xuống mắt cá chân, lúc cất bước để lộ ra chân trần tuyết trắng.

Bùi Lăng từng gặp bộ váy này!

Lúc trước hắn vào "Tiểu Tự Tại Thiên", từng thấy phân thân Dược Triều Nhan của Dược Tiên Nữ mặc một váy áo kiểu này.

Chỉ có điều, Dược Triều Nhan chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khí chất tinh khiết ngọt ngào, mặc váy như vậy có vẻ thanh thuần đáng yêu. Nhưng bây giờ, nữ tu Thiên Sinh giáo này mặc váy áo phiên bản phóng đại, dáng người nàng chập trùng lên xuống, linh lung khó tả, lại thêm sự quyến rũ như rắn, lại có vẻ xinh đẹp vũ mị, tràn ngập sự dụ hoặc sa đọa.

Sau khi tên nữ tu này vào cửa, lập tức đi đến bên cạnh, lộ ra nữ tu thứ hai sau lưng.

Nữ tu thứ hai lại không giống người trước, không chỉ váy không lộ ra chút nào, ngược lại cực kỳ bảo thủ, long trọng.

Nàng mặc mũ phượng khăn quàng vai, tóc mây từng đống, trâm cài tóc kim ngọc rủ xuống như mưa, ngọc biếc quấn quanh, ung dung hoa quý, trang điểm tinh xảo, vẻ mặt không có chút quyến rũ, yêu diễm nào, ngược lại có về vô cùng cao quý, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Bùi Lăng nhìn bộ váy trên người nàng, đây là một bộ địch y! Hơn nữa, còn là địch y của Hoàng thái hậu Lưu Lam hoàng triều!

Sau khi tên nữ tu này đi vào trong, tên nữ tu Thiên Sinh giáo thứ ba chậm rãi đi vào, khuôn mặt nàng như vẽ, chải Lăng Vân Kế, cắm trâm hoa vàng ròng, đội mũ phượng vàng ròng khảm bảo, mặc một bộ địch y màu vàng sáng, quanh người có hỏa diễm màu đỏ vàng như có như không... Lại không hề khác quần áo của Hoàng hậu Lưu Lam hoàng triều.

Sau đó, là nữ tu Thiên Sinh giáo thứ tư, nàng mày ngài đen mềm mại, cần cổ xinh đẹp, cài trâm hoa lễ áo, lúc nhìn quanh lộ ra chút hoạt bát tươi đẹp, trong tay còn cầm một thanh trường thương.

Chương 2002: Chính sự bắt đầu (2)

Nữ tu Thiên Sinh giáo thứ năm, dáng vẻ uy nghiêm, mắt phượng hàm chứa vẻ sắc bén, cao quan hoa phục, trang phục cử chỉ như Nữ hoàng thay mặt trước đó của hoàng triều...

Người thứ sáu chải Vọng Tiên Cửu Hoàn Kế, đỉnh đầu cài phù dung quan, mặc áo màu hạnh hoàng, váy lụa năm màu, cánh tay khoác phi bạch thụy vân màu vàng nhạt viền bạc, cầm cây quạt nhỏ nhũ kim trong tay, bước liên tục khoan thai, lúc nhìn quanh ánh mắt sáng người, là trang phục của phi tử hoàng triều.

Nữ tu thứ bảy búi tóc kiểu Tham Loan Kế, mặc áo ngắn gấm màu ngải lục thêu hoa văn trăm bướm chữ hỉ, buộc váy lụa vải thun đan bích, lại là cách ăn mặc tần vị hoàng triều.

Hình như nữ tu thứ tám là trưởng công chúa...

Người thứ chín là thê tử của tể phụ hoàng triều, chính nhất phẩm phu nhân hoàng triều...

Người thứ mười là nữ tướng hoàng triều...

Tất cả nữ tu Thiên Sinh giáo đều ăn mặc thành kẻ quyền thế ở Lưu Lam hoàng triều, liếc nhìn như tôn quý nữ tử đẹp nhất hoàng triều hội tụ một phòng.

Bùi Lăng nhìn vậy khẽ giật mình, ánh mắt chậm chạp không thể đời đi.

Mười tên nữ tu Thiên Sinh giáo cùng nhau hành lễ nói: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất. Nhân gian đến vui, không ai qua được âm dương điều hòa"

"Lần cực lạc này, mời Thánh Tử đánh giá!"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, lúc này không chút do dự ôm tên nữ tu Thiên Sinh giáo mặc trang phục Dược Triều Nhan kia và nữ tu mặc trang phục Hoàng thái hậu vào trong lòng.

Tên nữ tu mặc trang phục Hoàng thái hậu kia lập tức thổ gấp quát lớn: "Ai gia là đương kim Thái hậu hoàng triều, tà đạo yêu nhân đừng làm càn!"

Nghe vậy, Bùi Lãng không chỉ không tức giận, ngược lại trong lòng bốc lên lửa nóng!

Đóng vai nhân vật... Hắn rất quen thuộc!

Thế là, Bùi Lăng lập tức rất phối hợp nói: "Hoàng thái hậu thì thế nào? Chỉ cần là nữ nhân bị bản Thánh Tử nhìn trúng, đều là tài nguyên tu luyện của bản Thánh Tử! Không quan tâm ngươi là Hoàng thái hậu hay thiên tiên thượng giới, đều là lô đỉnh ở chỗ bản Thánh Tử!"

"Hôm nay, ngươi chỉ có một việc, đó là hầu hạ bản Thánh Tử thật tốt, bản Thánh Tử để ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó!"

Nói xong, Bùi Lăng một tay đẩy ngã nàng vào tường...

[không gian mười ổ cứng T.] Trong khoang nào đó trên pháp chu.

Tụ Linh Trận còn đang yên tĩnh vận chuyển.

Linh hương tẩm bổ nhục thân, vững chắc tâm thần vẫn như cũ.

Trong khói xanh mờ mịt, Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần cẩn thận tìm kiếm lối ra ở xung quanh.

Hiện tại cửa lớn khóa chặt, dường khoang thuyền này còn có trận pháp ngăn cách trong ngoài, tu vi của bọn họ bị phong cấm, không thể ra ngoài bình thường, chỉ có thể nghĩ cách rời đi từ chỗ khác.

Lúc này, Thẩm Âm Trần đột nhiên khẽ giật mình, khẽ nói: "Hình như ta có thể dùng lực lượng rồi!"

Ba người khác nhanh chóng nhìn về phía nàng, đã thấy đầu ngón tay Thẩm Âm Trần lấp lóe một điểm ánh sáng, kiếm ý dần bốc lên quanh người.

Ngày sau đó, vẻ mặt Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng và Triệu Quyên Quyên cũng khẽ nhúc nhích, nhao nhao nói: "Ta cũng vậy!"

"Ta cũng có thể cảm nhận được pháp lực!"

"Đúng! Chỉ là phong cấm vẫn còn, có thể sử dụng rất ít pháp lực."

Thấy tình huống của mọi người đều giống nhau, Thẩm Âm Trần suy đoán: "Chắc là thời gian ma đầu kia phong cấm chúng ta sắp đến!"

"Không sai!" Lâm Hàm Yên lập tức nói: "Đây là cơ hội của chúng ta, phải nắm bắt thời gian!"

"Ừm, rời khỏi nơi này trước, nếu không ma đầu kia tính toán ra thời gian, phái người đến đây tiếp tục phong cấm chúng ta, vậy thì rắc rối"

Đang nói chuyện, bốn người đồng thời cảm thấy tu vi khôi phục càng ngày càng nhiều, hiển nhiên phong cấm trên người các nàng đang nhanh chóng mất đi hiệu lực.

Bốn người đều thầm thở phào nhưng cũng không dám sơ suất chút nào, lập tức bước nhanh tới cửa.

Trần Tĩnh Mộng đánh ra một pháp quyết, lúc này pháp trận ngăn cách trong ngoài ngừng vận chuyển, cửa lớn lặng yên không tiếng động mở ra.

Lâm Hàm Yên thấy thế, đầu ngón tay kết động, đang muốn thi triển thuật pháp dò xét tình huống bên ngoài, lại bị Thẩm Âm Trần ngăn lại, Thẩm Âm Trần nhanh chóng truyền âm nhắc nhở:

"Đừng thi triển thuật pháp!"

"Cũng đừng lấy ra thần niệm!"

"Ma đầu kia có tu vi quá cao, bất kỳ khí tức nào cũng có thể bị bại lột"

Triệu Quyên Quyên khẽ gật đầu, cũng truyền âm nhắc nhở đồng bạn: "Thu liễm khí tức, làm việc cẩn thận!"

Nói xong, nàng cẩn thận đẩy cửa ra một khe hở, lại không lập tức ra ngoài, mà nhìn bên ngoài xuyên qua khe cửa.

Bên ngoài là một hành lang mờ tối, lúc này không có chút tiếng động nào, chỉ có thể thấy một ngọn cốt hỏa yên tĩnh thiêu đốt trong cây đèn được chế tác từ độc lâu phía chếch đối diện.

Nín thở tập trung một lát, xác nhận bên ngoài không có người, lúc này Triệu Quyên Quyên mới cẩn thận đẩy cửa lớn ra.

Toàn bộ quá trình không phát ra chút tiếng động gì.

Bốn người rời khỏi khoang thuyền này, trước mặt là một đầu hành lang cực kỳ tĩnh mịch, hai bên hành lang đều là từng cửa ra vào.

Từng cặp cốt hỏa khảm nạm trên vách, soi sáng ra một mảnh hình bóng lay động.

Hiện tại rất nhiều cửa ra vào đóng thật chặt, có cánh cửa không có cái gì, có cánh cửa điêu khắc phù văn và trận pháp phức tạp, bên trong còn không ngừng truyền ra tiếng gào thét và va đập nặng nề, khiến người nghe thấy tế cả da đầu.

Chương 2003: Một gian cuối cùng

Bốn người cảnh giác đánh giá xung quanh, nhanh chóng truyền âm: "Bộ pháp chu này có quy mô cực lớn. Ngoại trừ ma đầu Bùi Lăng kia, rất có thể còn có ma tu khác."

"Tiếp theo phải cẩn thận!"

"Đừng phát ra tiếng động gì'"

"Thời gian của chúng ta không nhiều, nhanh rời khỏi nơi này."

"Chỉ cần rời khỏi buồng nhỏ trên thuyền, sau khi đến boong thuyền có thể lập tức rời đi"

"Chờ chút!" Thẩm Âm Trần đột nhiên truyền âm nhắc nhở: "Tu vi của ma đầu kia quá cao, dù dọc theo con đường này không bị người ta phát hiện, nếu quang minh chính đại chạy đi từ trên boong thuyền, sao ma đầu kia có thể không phát hiện?"

Triệu Quyên Quyên truyền âm nói: "Ngươi có tính toán gì?"

Thẩm Âm Trần truyền âm trả lời: "Đi tìm Tư Hồng Đạc!"

"Hắn là tử đệ đích hệ Phù Quang Tư Hồng thị Trọng Minh tông, sẽ không làm ma đầu kia nghi ngờ."

"Hơn nữa, trước đó Tư Hồng Đạc đã từng thử cứu chúng ta, chỉ có điều lúc ấy hắn không giải được phong cấm trên người chúng ta, không thể dẫn bọn ta chạy trốn"

"Nhưng bây giờ khác."

"Hiện tại phong cấm của chúng ta đã mất đi hiệu lực, chắc chắn Tư Hồng Đạc có cách có thể trợ giúp chúng ta chạy trốn."

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng và Triệu Quyên Quyên nhìn nhau đều gật đầu: "Tốt!"

Trần Tĩnh Mộng trầm giọng truyền âm nói: "Thời gian gấp gáp, nhanh chóng tìm người!"

Nói xong, bốn tên nữ tu cẩn thận đi về phía trước.

Đi không bao xa, bốn tên nữ tu thấy một cửa ra vào rất phổ thông, bọn họ lập tức đi tới, Trần Tĩnh Mộng khẽ đảo cổ tay, lấy ra một mặt Hải Thú Bá Kính có hoa văn sen quấn nhánh.

Nhìn cái gương này hơi cũ kỹ, dường như là dụng cụ trang điểm truyền thừa thật lâu trong phàm tục, màu xanh đồng loang lổ.

Trần Tĩnh Mộng giơ tay lên, lặng yên không tiếng động dán mặt sau tấm gương vào trên cửa, sau đó đánh ra mấy pháp quyết.

Trong mặt kính vốn ảm đạm lập tức lộ ra chút điểm sáng, trong giây lát hỗn độn tan hết, hiện ra cảnh tượng phía sau cửa.

Đây là một gian phòng khách bày biện hoa mỹ, ngoại trừ đồ đạc đặc biệt tinh tế tinh xảo, cùng đèn lồng da người, vật trang trí xương người làm bốn tên nữ tu đặc biệt khó chịu ra, cũng không có cái gì.

Trong phòng không có một ai.

Thấy Tư Hồng Đạc không ở gian phòng này, Trần Tĩnh Mộng lập tức thu hồi bảo kính.

Bốn nữ nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục đi tới.

Sau đó, mỗi khi đi qua một căn phòng, bốn tên nữ tu đều cẩn thận tiến hành dò xét, không phát hiện Tư Hồng Đạc sẽ tiếp tục đi tới.

Trong lúc này, bọn họ đang dò xét một căn phòng trên cửa khắc phù văn trận pháp, trong mặt kính lại hiện ra một đầu thi khôi dữ tợn kinh khủng như muốn tấn công.

Khí tức của nó hung bạo, quanh người quanh quẩn khí tức oán giận như thực chất.

Khiến bốn nữ tu chưa hoàn toàn khôi phục tu vi đột nhiên cảm giác tim đập nhanh, cũng may thi khôi kia nhào đến cổng, hình như bị phù văn thiêu đốt, hậm hực lùi lại.

Sau khi bốn tên nữ tu ổn định tâm thần, chẳng mấy chốc phát hiện tốt nhất đừng chạm vào tất cả cửa ra vào có điêu khắc phù văn...

Đằng sau đều phong cấm đủ loại đồ vật ma đạo.

Hiển nhiên Tư Hồng Đạc cũng không thể ở trong khoang thuyền như thế.

Sau khi tránh những gian phòng này, tốc độ dò xét của bọn họ lập tức nhanh hơn rất nhiều, theo thời gian trôi qua, bọn họ khôi phục càng ngày càng nhiều tu vi, tốc độ dò xét cũng càng lúc càng nhanh.

Chiếc pháp chu này cực kỳ rộng rãi, nhưng phần lớn khoang đều trống không, trên hành lang trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng người.

Chỉ có mấy lần vô tình phát hiện nữ tu ma môn đi lại ở ngã rẽ trên pháp chu.

Nhưng các nàng vô cùng cẩn thận, mỗi một lần đều kịp thời tránh đi, không hề hấp dẫn sự chú ý của đối phương...

Sau một thời gian ngắn, bốn tên nữ tu đã lục soát phần lớn khoang thuyền trên pháp chu một lần, lúc này bốn nữ tu đứng ở một bậc thang điêu khắc đầu vạn quỷ vạn tộc.

Thẩm Âm Trần truyền âm nói: "Xem ra, ma đầu kia tự cao tu vi cao thâm, lớp phòng bị trên pháp chu rất lỏng lẻo."

"Chút nữa tìm tới Tư Hồng Đạc, chắc chắn có thể thuận lợi bỏ trốn!"

Triệu Quyên Quyên khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Trên cơ bản đã điều tra toàn bộ gian phòng ở phía dưới, không có tung tích của Tư Hồng Đạc."

Trần Tĩnh Mộng thúc giục: "Hiện tại nhanh lên lầu, còn chưa dò xét trên lầu."

Lúc nói chuyện, bốn nữ tu rón rén bước lên bậc thang.

Thang lầu uốn lượn lên trên, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Tầng này không có nhiều khoang như tầng dưới, mà là một căn phòng nho nhỏ.

Ở cuối cùng phòng khách nhỏ dựng thẳng một cái cửa lớn đi ngược chiều.

Dường như tầng này chỉ có một gian khoang.

Bốn tên nữ tu nhìn nhau, lập tức đi tới cạnh cửa, cũng như vừa rồi, Trần Tĩnh Mộng lại lấy ra gương pháp bảo kia, cẩn thận trọng dán mặt sau tấm gương vào trên cửa, sau đó đánh ra pháp quyết...

Trong khoang.

Phòng khách.

Đủ loại đao cụ, Lang Nha bổng, trường tiên, trúc trượng... rực rỡ muôn màu, lơ lửng giữa không trung.

Trên mắt mười tên nữ tu Thiên Sinh giáo đeo bịt mắt có thể ngăn cách thần niệm, dùng tư thế làm người ta huyết mạch sôi sục, vai sóng vai làm thành một vòng tròn.

Nữ tu có dáng vẻ Dược Triều Nhan kia đang vừa thở dốc vừa nói:

"Chủ nhân... Chủ nhân tha mạng... Bản tiên nữ... Bản tiên nữ..."

Chương 2004: Ý quyết tử

Còn chưa nói hết câu, nữ tu ăn mặc Hoàng thái hậu kia đã ngắt lời nói: "Ai gia là Thái hậu hoàng triều... Ai gia là mẫu thân ruột thịt của đương kim Hoàng đế... Ngươi cũng dám đối xử với ai gia như thế... Hiện tại thả ai gia đi, ai gia nhất định không nói cho Hoàng đế... Không nói cho Tiên Hoàng... Không nói cho bất kỳ kẻ nào...

Ngay sau đó, nữ tu ăn mặc Hoàng hậu cũng nói: "Bản cung là Hoàng hậu chính thê, chấp chưởng trung cung hoàng triều...

Nếu ngươi thả bản cung, bản cung không chỉ không truy cứu ngươi mạo phạm, còn cho ngươi một phần hậu lễ..."

"Ta là công chúa hoàng triều, kim chỉ ngọc diệp! Thả ta ra, ta để phụ hoàng phong ngươi quan to lộc hậu!"

"Thiếp thân là sủng phi của bệ hạ, thả thiếp thân đi, lúc thiếp thân gặp bệ hạ, sẽ nói nhiều lời tốt đẹp về ngươi..."

"Mặc dù thiếp thân chỉ là một trong chín tần của bệ hạ, nhưng cũng rất được ân trọng, chỉ cần ngươi thả thiếp thân, chắc chắn thiếp thân sẽ hậu báo..."

"Bản cung là cô cô ruột thịt của đương kim Hoàng đế... Ngươi dừng tay bây giờ, bản cung tuyệt đối không truy cứu...

"Bản phu nhân...

"Bản tướng..."

Lúc này, những nữ tu Thiên Sinh giáo này đã hoàn toàn tiến vào nhân vật, ngoại trừ cách ăn mặc bên ngoài, ngay cả dung mạo cũng huyễn hóa thành dáng vẻ của đám người Hoàng hậu hoàng triều.

Bùi Lăng đứng ở giữa vòng tròn do đám nữ tu tạo ra, vừa hay lúc này chuyển tới sau lưng vị nữ tu ăn mặc như Dược Triều Nhan kia, vẻ mặt vui mừng, tâm tình vui vẻ.

Đột nhiên, hắn khẽ cau mày, đã nhận ra có người tới ngoài cửa, chính là bốn tên nữ tu chính đạo kia.

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, bốn người kia đã hoàn toàn khôi phục tu vi, không mau trốn đi, chạy đến chỗ hắn làm gì?

Được rồi, cứ giả vờ như không phát hiện, bốn tên nữ tu kia cũng không dám đi vào phòng hắn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức không tiếp tục để ý việc vặt ngoài cửa, lúc này rất phối hợp cười to nói: "Ha ha ha ha ha... Đều đã rơi vào trong tay bản Thánh Tử, các ngươi nhận mệnh đi!"

"Có la rách cổ họng, cũng không có người tới cứu các ngươi!"

"Hầu hạ thật tốt, trở thành lô đỉnh của bản Thánh Tử là kết cục cuối cùng của các ngươi!"

Ngoài khoang.

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần đều nín thở tập trung, cảnh giác xung quanh.

Trần Tĩnh Mộng nhanh chóng đánh ra một chuỗi pháp quyết với tấm gương dán trên cửa.

Lập tức, trong kính mây mù tản đi, hiện ra cảnh tượng phía sau cửa khoang.

Không giống trước đó, lần này hình ảnh như bị sương mù mờ mịt che chắn, rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra một đường viền mơ hồ trong phòng, không rõ ràng rành mạch như trước đó.

Lúc này hình ảnh bên trong là mười tên nữ tu đường cong lả lướt, yểu điệu vũ mị đang làm thành một vòng tròn, từng người rất xấu hổ giận dữ.

Một ma tu huyền bào lạnh lùng, cuồng vọng tùy ý đứng ở chính giữa vòng tròn.

Không nhìn rõ khuôn mặt những nữ tu kia, nhưng cách ăn mặc, trâm vòng đồ trang sức đều là Thái hậu, nữ hoàng, phi tử, công chúa, cáo mệnh phu nhân Lưu Lam hoàng thất...

Trong lòng bốn tên nữ tu chính đạo lập tức giật mình, đây là phòng của ma đầu Bùi Lăng kia!

Hơn nữa, đối phương lại thật sự bắt toàn bộ... Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, nữ hoàng, phi tử, công chúa Lưu Lam hoàng triều tới!

Mặc dù, hình ảnh trước mắt cực kỳ mơ hồ, nhưng bốn người lập tức nhìn ra người bên trong đang làm cái gì.

Bốn người Lâm Hàm Yên lập tức lấy lại tinh thần, đầu tiên sắc mặt bọn họ đồ bừng, sau đó là nổi giận!

Giữa ban ngày ban mặt, ma đầu kia lại kiêu căng, hèn hạ vô sỉ như thế! Hơn nữa, Hoàng thái hậu, nữ hoàng, Hoàng hậu, công chúa Chung Quy thị... Là thân phận gì? Lại bị đối phương làm thành một vòng tròn...

Đang nghĩ ngợi, lại nghe bên trong hình ảnh truyền ra tiếng nói đứt quãng: "Chủ nhân... Chủ nhân tha mạng... Bản tiên nữ...

"Ai gia là Thái hậu hoàng triều...

"Bản cung là Hoàng hậu chính thê, chấp chưởng trung cung hoàng triều...

"Ta là công chúa hoàng triều, kim chỉ ngọc diệp..."

"Thiếp thân là sủng phi của bệ hạ, thả thiếp thân đi, lúc thiếp thân gặp bệ hạ, sẽ nói nhiều lời tốt đẹp về ngươi..."

"Thiếp thân..."

"Bản cung là cô cô ruột thịt của đương kim Hoàng đế..."

"Bản phu nhân...

"Bản tướng..."

Thật sự đều là Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng hoàng triều!

Thậm chí còn có cáo mệnh phu nhân và nữ tướng hoàng triều!

Tình cảnh này thật sự không thể tưởng tượng nổi, làm người ta khó có thể tin, nhìn tiền bối hoàng triều mà mình đã từng vô cùng ngưỡng mộ, tôn kính bị ma đầu Bùi Lăng kia tuỳ tiện ức hiếp, coi như lô đỉnh tùy ý thải bổ, sắc mặt bốn tên nữ tu chính đạo ửng hồng, siết chặt nắm đấm, hận không thể mặc kệ mạng sống, lập tức xông vào trong khoang, loạn đao chém chết ma đầu kiat Ngay sau đó, bên trong hình ảnh lại vang lên một bá đạo tiếng nói cuồng vọng: "Trở thành lô đỉnh của bản Thánh Tử là kết cục cuối cùng của các ngươi!"

Nghe đến đó, bốn người Lâm Hàm Yên lập tức mất lý trí.

Thẩm Âm Trần lạnh lùng quát: "Dâm ma vô sỉ, nhận lấy cái chết!"

Nói xong, nàng vác bản kiếm mệnh ầm vang nhảy ra, nặng nề chém một kiếm vào phía trên cửa lớn.

Ầm!

Chương 2005: Ý quyết tử (2)

Cửa khoang lập tức bị chém ra, chỉ thấy trong gian phòng rộng rãi, vô số hình cụ lơ lửng giữa không trung, mười tên nữ tu côi tư điễm dật, hoàn phì yến gầy, hơi giận dữ, xấu hổ, e sợ làm thành một vòng tròn, Bùi Lăng cao ngạo đứng bên trong vòng tròn, vẻ mặt hung hăng ngang ngược.

Tất cả giống hệt với hình ảnh trong kính!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đang cảm giác vui mừng khoái hoạt, chợt thấy cửa lớn bị chém mạnh ra, lập tức khẽ giật mình.

Đây là... Tình huống như thế nào?

Hắn đã giả vờ như không phát hiện bốn người này, kết quả bốn tên nữ tu này còn chủ động đưa tới cửa?

Không đợi Bùi Lăng phản ứng, Triệu Quyên Quyên đã tức giận quát: "Tên dâm tặc nhà ngươi, tội đáng chết vạn lần!"

Trần Tĩnh Mộng cả giận nói: "Ma tử ma môn! Không khác gì cầm chú!"

Lâm Hàm Yên âm thầm lấy ra pháp bảo, quát lên: "Tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt!"

Thẩm Âm Trần cầm trường kiếm, điềm nhiên nói: "Không cần nói năng rườm rà với ma đầu kia, liều mạng với ngươi!"

Trong nháy mắt, bốn tên nữ tu xông vào gian phòng, phi kiếm xuyên qua khoảng không, thuật pháp lấp lánh, pháp bảo sáng tắt ánh sáng, thần thông bắn ra... Toàn bộ đều rơi xuống đầu Bùi Lăng!

Lúc này trong mắt bốn nữ tu đều là ý quyết tử, mặc dù biết rõ tu vi chênh lệch quá lớn với ma đầu Bùi Lăng kia, trận chiến này không có bất kỳ phần thắng gì, nhưng thấy rất nhiều nữ quyến Chung Quỳ thị chịu nhục, cho dù bọn họ có chết, cũng muốn dùng hành động thực tế nói cho ma đầu kia biết, kể sĩ có thể giết, không thể nhục!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này tâm niệm vừa động, [Đố Nang Tỏa] !

Tất cả pháp lực của bốn tên nữ tu lập tức bị phong cấm.

Phi kiếm rào rào rơi xuống, thuật pháp tan thành mây khói, pháp bảo vắng lặng, thần thông chôn vùi... Bốn tên nữ tu đang phi độn cũng rơi xuống từ giữa không trung, vừa vặn rơi xuống trước người nữ tu Thiên Sinh giáo đóng vai Lưu Lam Hoàng hậu.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng nhíu mày, lúc đang suy nghĩ nên xử lý bốn tên nữ tu chính đạo như thế nào, lại nghe tên nữ tu Thiên Sinh giáo đóng vai Hoàng hậu kia lập tức nói: "Thánh Tử, kính xin Thánh Tử đại nhân có đại lượng, nể tình bọn họ tuổi nhỏ vô tri, giơ cao đánh khẽ."

"Chỉ cần Thánh Tử buông tha bọn họ, bản cung nguyện ý làm mọi việc!"

Lúc này, nữ tu Thiên Sinh giáo khác cũng nhao nhao mở miệng:

"Nếu Thánh Tử tha cho bốn hậu bối này, ai gia bằng lòng hầu hạ Thánh Tử..."

"Trẫm cũng thế! Trẫm là Nữ hoàng thay mặt đời trước của Chung Quỳ thị, mặc dù tu vi của bốn hậu bối này hơi thấp, lại lòng dạ nhân hậu, vốn trẫm thà chết không theo, nhưng vì bốn hậu bối này, trẫm bằng lòng làm lô đỉnh cho Thánh Tử...

"Bản cung là kim chỉ ngọc diệp hoàng triều, sao có thể vong ân phụ nghĩa? Chỉ cần Thánh Tử thả bốn người bọn họ, bản cung bằng lòng nghe theo Thánh Tử..."

"Bản tướng cũng thế..."

"Không sai! Bản phu nhân cũng bằng lòng..."

Trong chốc lát, trong phòng oanh thanh yến ngữ liên tiếp, mười tên nữ tu Thiên Sinh giáo đều mở miệng cầu xin cho bốn người Lâm Hàm Yên, ngôn từ khẩn thiết, dáng vẻ hèn mọn, trông tình chân ý thiết, làm người ta cảm động.

Những nữ tu Thiên Sinh giáo này đều huyễn hóa khuôn mặt, lấy thị lực của Bùi Lăng, tất nhiên có thể nhanh chóng nhìn ra dáng vẻ của bọn họ.

Nhưng tu vi của bốn người Lâm Hàm Yên có hạn, lúc này lại bị [Đố Nang Tỏa] phong cấm tu vi, không hề phát hiện có chỗ nào không đúng.

Bốn người nghe từng vị tiền bối hoàng triều vừa nấy còn vô cùng kháng cự, lại bằng lòng chịu nhục vì cứu mình, bốn tên nữ tu chính đạo lập tức vô cùng xấu hổ giận dữ.

Vừa rồi bọn họ xông vào, tưởng nhiều nhất là chịu chết, không ngờ bây giờ không những mình rơi vào tay ma đầu Bùi Lăng kia, ngược lại còn hại Thái hậu, Hoàng hậu, nữ hoàng, công chúa, nữ tướng, phu nhân...

Trong lòng thấy áy náy, Triệu Quyên Quyên cắn răng một cái, sắc mặt khuất nhục nói: "Ma đầu nhà ngươi! Ngươi thả Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng... Buông tha bọn họ, ai làm nấy chịu, ta... Ta nguyện ý thay cho bọn họ!"

Nghe vậy, Trần Tĩnh Mộng, Lâm Hàm Yên và Thẩm Âm Trần cũng kịp phản ứng, lúc này Trần Tĩnh Mộng cũng hung ác nhẫn tâm, chịu nhục nói: "Ta... Ta... Cũng nguyện ý thay cho đám người Thái hậu... Chỉ cần ngươi... Ngươi buông... Buông tha bọn họ..."

Lâm Hàm Yên và Thẩm Âm Trần sắc mặt đau thương nhưng đều khẽ gật đầu, nói: "Không sai! Chúng ta tài nghệ không bằng người, hiện tại nguyện... Nguyện mặc cho ngươi xử trí... Ngươi đừng... Đừng giận chó đánh mèo lên đám người Thái hậu...

Sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, vốn nghe lô đỉnh Thiên Sinh giáo nói giúp cho bốn tên nữ tu chính đạo kia, hắn còn dự định thuận theo những lời kia, trực tiếp thả bốn người này đi nhưng tình huống này...

Làm sao bây giờ?

Ngay lúc Bùi Lăng còn đang do dự, nữ tu Thiên Sinh giáo ăn mặc thành Hoàng hậu nhanh chóng nói: "Tốt! Đúng là trụ cột vững vàng của chính đạo ta, bản cung không nhìn nhầm người, các ngươi thật sự quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu!"

"Đã vậy, kính xin bốn vị lập tức tới thay thế bản cung!"

Nữ tu mặc trang phục Hoàng thái hậu cũng lập tức nói: "Ai gia đa tạ lòng tốt của bốn vị, chờ sau khi ai gia hồi cung, nhất định có hậu báo!"

Chương 2006: Yến Tê thành

Nữ tu đóng giả công chúa nói: "Nhanh! Mau tới đây! Bản cung ghi nhớ hành động vĩ đại của bốn vị ở trong lòng, sau này các ngươi là tỷ muội tốt của bản cung!"

Bốn người Lâm Hàm Yên khẽ giật mình, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Nhưng dưới sự thúc giục của Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, không hiểu sao bọn họ cũng đi vào trong vòng tròn, vai sóng vai với đám người Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa...

Trong chốc lát, vòng tròn lặng yên mở rộng.

Nhìn tình cảnh này, ngọn lửa trong lòng Bùi Lăng bùng lên...

Yến Tê thành.

Là một trong chín môn phái lớn Bàn Nhai giới chín, nhưng nơi thuộc sự quản lý của tông môn cực kỳ rộng lớn.

Nhìn xuống từ trời cao, các con sông như đường đi, vùng hoang dã mênh mông, cheo leo so le, núi non trùng điệp, ngăn núi cách sông, dãy núi tận trời, khí thế hùng hậu.

Giữa sông núi cỏ cây, vô số khói bếp thướt tha, chỗ phàm nhân nghi lại, mặc dù thân không tu vi nhưng hành động vô cùng dứt khoát lưu loát, có sự nhanh nhẹn và bưu hãn thuộc về binh nghiệp.

Thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn về phía bầu trời, ánh mắt có vẻ hâm mộ.

Một tòa ổ bảo màu mực nhẹ nhàng trôi nổi, thỉnh thoảng thấy độn quang lên xuống, giáp trụ chiếu ra ánh sáng rét lạnh.

Có ổ bảo tương tự treo cao giữa trời, chi chít khắp nơi, trấn áp mỗi một tấc đất dưới sự quản lý của Yến Tê thành.

Trên cơ bản kiểu dáng của những ổ bảo này giống nhau, đơn giản đến gần như đơn sơ, ngoại trừ đủ loại trận pháp và phù văn, không có bất kỳ trang sức hoặc là trang phục gì.

Nó tĩnh lặng như cự thú nghi lại, chỉ có điều toàn thân tản ra ý thiết huyết âm vang, dường như đang im lặng thủ vệ, che chở vùng đất tráng lệ này.

Ở chính giữa, một tòa ổ bảo màu đen đặc biệt to lớn, như là một khối đại lục nhỏ bé, cao ngạo lơ lửng giữa thiên địa, tạo ra bóng đen dày đặc ở dưới mặt đất.

Cửa chính, treo cao bảng hiệu nền đen chữ vàng: "Yến Tê thành"

Đây là thủ phủ Yến Tê thành, cùng tên với tông môn.

Lúc này, diễn võ trường trong một phủ đệ rộng rãi, thô kệch ở chính giữa ổ bảo.

Đứng bên sân nhìn lại, sân bãi này như vô biên vô hạn, toàn bộ mặt đất dùng một loại ngọc thạch màu mực lát thành, nó rét lạnh thấu xương, tản ra ý rét lạnh vô tận, không ngừng ăn mòn tất cả sinh cơ của người bước vào.

Xung quanh có rất nhiều phù văn sáng tối chập chờn, ngoại trừ kiên cố, phòng hộ, càng nhiều là ăn mòn, nguyền rủa, độc tố...

Hơn vạn tên giáp sĩ Yến Tê thành, nửa người trên trần trụi, lộ ra lông ngực kiên cố và cánh tay mạnh mẽ, tóc tai bù xù, chân trần đứng trên phiến đá mặc ngọc, cắn răng chịu đựng đủ loại dày vò của sân bãi.

Một lão giả khôi ngô cao lớn, râu tóc hoa râm đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn qua bọn họ.

Lão giả chỉ mặc áo vải, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, trông mộc mạc như lão nông trong đồng ruộng, chỉ có điều khí tức lại vô cùng cường đại, một ánh mắt đảo qua như thiên quân vạn mã gào thét công kích, giáp sĩ bị hắn ta nhìn đều sắc mặt tái nhợt, khí tức bị ngăn cản.

Bên cạnh hắn ta lơ lửng một đôi song chùy huyền thiết.

Màu sắc song chùy như mực, như cây dưa hồng, điêu khắc vô số phù văn tản ra khí tức cuồng bạo, hung lệ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng sấm sét nặng nề.

Trong chớp mắt tiếng sấm sét vang lên, toàn bộ không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo, cho người ta một loại uy áp vô cùng cường đại.

Một đám giáp sĩ cách đó không xa lập tức hơi đứng không vững, trong lúc lung la lung lay, khó mà kềm chế sự chấn nhiếp và sợ hãi trong lòng.

Lão giả áo vải kia lại điềm nhiên như không có việc gì, còn đang dùng ánh mắt như chim ưng, nghiêm khắc liếc nhìn những giáp sĩ trước mặt.

Lão giả này là Thành Chủ Yến Tê thành!

Song chùy lơ lửng ở bên là pháp bảo bản mệnh của hắn ta.

Một lát sau, phần lớn giáp sĩ đều đã mồ hôi đầm đìa, lung lay sắp đổ.

Lúc này lão giả mới hừ nhẹ một tiếng, phân phó: "Nghỉ ngơi một nén nhang, sau đó tiếp tục!"

Đám giáp sĩ như được đại xá: "Vâng!"

Lúc này, lão giả chú ý tới một tu sĩ trung niên mặc nhuyễn giáp đứng bên cạnh diễn võ trường.

Thấy ánh mắt Thành Chủ nhìn tới, tu sĩ trung niên lập tức hành lễ:

"Thành Chủ, biên cương đến báo."

"Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đã tiến vào địa giới Yến Tê thành ta"

"Hắn không hề che giấu hành tung, có cần phái người đến bắt hắn về không?"

Thành Chủ nghe vậy, khẽ lắc đầu.

Mấy ngày trước, Thánh Tử Trọng Minh tông này đưa chiến thư cho Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, sau đó đánh bại Hoàng đế hoàng triều trước mặt mọi người.

Hiện tại hắn lại tới Yến Tê thành, chỉ nhìn thoáng qua là biết có mục đích gì.

Chỉ sợ mấy ngày nay, đối phương cũng sẽ đưa chiến thiếp cho hắn ta!

Nếu lúc này ra tay với hắn, chẳng phải thể hiện ra Yến Tê thành sợ đối phương, thậm chí dùng mưu mẹo nham hiểm vì thế?

Nghĩ tới đây, Thành Chủ lạnh lùng nói: "Chỉ cần Bùi Lăng này không ra tay với sinh linh ở cảnh nội Yến Tê thành ta, không cần làm khó hắn"

Tu sĩ trung niên khom người nói: "Vâng!"

Thấy Thành Chủ không có phân phó gì khác, hắn ta lại thi lễ một cái, chợt lặng yên lui.

Đưa mắt nhìn thuộc hạ rời đi, vẻ mặt Thành Chủ Yến Tê thành rất nghiêm nghị.

Chương 2007: Ân oán cá nhân

Trận chiến Lưu Lam hoàng triều kia, dù Hoàng đế Chung Quỳ thị đương nhiệm có ý khinh địch, nhưng Bùi Lăng kia chỉ lấy Phản Hư nghịch phạt Hợp Đạo, có thể thủ thắng, thực lực nhất định không thể khinh thường!

Hiện tại chính đạo có thể thua một lần, cũng không thể thua lần thứ hai!

Nhất là Bùi Lăng kia chỉ là một hậu bối!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Thành Chủ truyền âm cho đám giáp sĩ: "Tự tu luyện."

Sau đó bước ra một bước đã rời khỏi diễn võ trường, xuyên qua mấy chục vách tường viện vũ, trận pháp cấm chế, xuất hiện trong một tòa lầu các được dựng từ trúc mộc.

Tòa lầu các này vắng lặng im ắng, bên trong là từng dãy giá sách cao như ngọn núi lẻ loi, mỗi một tầng trên giá sách đều trưng bày đủ loại ngọc giản, ngọc sách, thẻ tre, da thú...

Lít nha lít nhít, rực rỡ muôn màu, nơi đây là Tàng Thư các Yến Tê thành.

Thành Chủ nhanh chóng xuất hiện trước mặt hàng giá sách thứ nhất, chỉ một ngón tay, một phần thẻ tre lập tức bay ra từ trong từng đống quyển sách, chủ động rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Trên phong trang của phần thẻ tre này, lấy vân triện khắc một hàng chữ: Các đời Thánh Tử Trọng Minh tông.

Thành Chủ Yến Tê thành trực tiếp lật đến cuối cùng, trên thăm trúc hẹp dài chỉ ghi chép một cái tên: Bùi Lăng.

Thành Chủ lập tức đánh ra một pháp quyết phức tạp thâm ảo.

Cái tên này bay ra từ trên thẻ trúc, bay cao lên.

Chẳng mấy chốc nó đã dừng lại ở chỗ cao.

Ngay sau đó, tất cả hồ sơ có liên quan tới cái tên này trong toàn bộ tàng thư, trên từng dãy giá sách mênh mông như mây khói tự động bay ra, bay tới trước mặt Thành Chủ.

Thành Chủ lại đánh ra một pháp quyết cổ xưa, cái tên dâng lên hơi lấp lóe, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, lại đã trở về bên trong thẻ tre.

Hắn ta trả thẻ tre về chỗ cũ, sau đó tâm niệm vừa động, tất cả hồ sơ lơ lửng giữa không "soạt" một cái mở ra.

Từng chữ ẩn chứa lực lượng lập tức trải rộng ra, vô số tin tức như trăm sông vào biển, trùng điệp tuôn về phía Thành Chủ.

Những hồ sơ này, có cái ghi chép kỹ càng về xuất thân của Bùi Lăng, có cái ghi người từng bị đối phương giết, có cái là chuyện ác do đối phương làm ra, có cái là tình huống về kẻ thù cũ của đối phương, có cái là đủ loại công pháp thuật pháp thần thông do đối phương tu luyện, còn có cái là thân hữu đạo lữ của Bùi Lăng...

Sau một lát, Thành Chủ hơi trầm ngâm, hắn ta đã xem hết tất cả ghi chép có liên quan tới Bùi Lăng.

Chỉ có điều, đối phương là Thánh Tử Trọng Minh tông, có ma tông trấn áp khí vận, dường như còn có thủ đoạn khác có thể che giấu thiên cơ, vì vậy những tin tình báo do Yến Tê thành thu thập được cũng không đầy đủ.

Nhưng trước đó không lâu, trong trận đại chiến của Bùi Lăng và hoàng triều có vô số người quan chiến, tất cả chi tiết đều đã truyền khắp thiên hạ, lại rất rõ ràng.

Bùi Lăng lấy tu vi Phản Hư phá vỡ pháp tắc nắm giữ thông thường, hơn nữa còn là hai đầu.

Một là nghịch chuyển kết quả; hai là phục khắc mục tiêu.

Pháp bảo bản mệnh của đối phương là ma đao, thủ đoạn đấu pháp thường dùng là đao pháp đao kỹ và nguyền rủa...

Ngoài ra, kẻ này còn nắm giữ [Minh Thiên Chỉ Vụ] trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hoàng đế Chung Quỳ thị thế hệ này cung thua bởi pháp tắc đầu nghịch chuyển kia của đối phương...

Đang nghĩ ngợi, một bóng dáng đột nhiên đi ra sau giá sách cách đó không xa, nhuyễn giáp vảy cá phác hoạ ra đường cong yểu điệu linh lung, vác một thanh họa kích to lớn, tóc ngắn đến cằm, tóc đen mềm mại lướt qua hai gò má, càng làm nổi bật màu da trong sáng như tuyết đầu mùa dưới ánh trăng, mặt mày như họa, tư thế hiên ngang.

Thành Chủ lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía nàng, chợt bình tĩnh gọi: "Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão."

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, sau đó lập tức chú ý tới những hồ sơ trôi nổi trước mặt Thành Chủ, tùy ý nhìn qua, lập tức ngạc nhiên hỏi: "Thành Chủ, Bùi Lăng tới khiêu chiến ngươi rồi hả?"

Thành Chủ lắc đầu, nói: "Bây giờ vẫn chưa"

"Nhưng hắn đã tiến vào cảnh nội Yến Tê thành ta, chắc sẽ nhanh chóng đưa chiến thư đến."

Nghe vậy, Văn Nhân Linh Sắt cau hàng lông mày kẻ đen, hỏi:

"Mặc dù Bùi Lăng là hậu bối nhưng có thể đánh bại Hoàng đế Chung Quỳ thị đương nhiệm, chắc chắn thực lực cực kỳ cường hãn."

"Chính đạo ta đã thua một lần, không thể thua nữa, không biết Thành Chủ có bao nhiêu phần thắng?"

Thành Chủ nói: "Nếu tu vi của Bùi Lăng vẫn là Phản Hư hậu kỳ, ta chuẩn bị một chút là có thể có chín phần thắng"

"Nhưng nếu hắn đã đột phá Hợp Đạo...

"Nếu chỉ là hợp Chúng Sinh đạo, ta vẫn có khoảng tám phần thắng"

"Nhưng nếu hợp Chúng Sinh đạo và Thiên Địa đạo, cho dù ta toàn lực ứng phó, cũng khó nói trước ai thắng ai thua..."

Văn Nhân Linh Sắt nghe vậy, không có chút bất ngờ nào, im lặng một lát đột nhiên nói: "Nếu Bùi Lăng chưa đưa chiến thư tới, bản tọa sẽ đi gặp hắn trước"

"Bởi vì cái gọi là có qua có lại."

"Ma môn đệ tử có thể khiêu chiến chính đạo ta, tất nhiên tu sĩ chính đạo chúng ta cũng có thể khiêu chiến ma môn!"

"Nếu cuối cùng bản tọa thắng, vậy không cần lo lắng sự khiêu chiến tiếp theo của đối phương."

"Nếu bản tọa thua, cũng có thể tra rõ căn cơ của hắn cho Thành Chủ."

Chương 2008: Ấn oán cá nhân (2)

Thành Chủ nhướn mày, lập tức nói: "Cho dù Bùi Lăng này có thực lực hơn người, dù sao cũng chỉ là một hậu bối."

"Yến Tê thành ta là một trong chín môn phái lớn giới này, cũng là danh môn chính đạo, làm việc như thế có phần thiếu lỗi lạc, làm trái đạo nghĩa!"

"huống chi, dù Bùi Lăng đã Hợp Đạo, hắn chưa từng trở về Trọng Minh tông, hơn phân nửa chỉ là Chúng Sinh đạo."

"Vốn dĩ phần thắng của ta rất lớn."

"Lại tự mình thăm dò, lén lút tiến hành... Chưa chiến đã e sợ, ngược lại sẽ thua tâm cảnh trước!"

Văn Nhân Linh Sắt cau hàng lông mày kẻ đen, suy nghĩ, lập tức nói: "Đã vậy, cứ tách hai chuyện ra."

"Giữa bản tọa và Bùi Lăng có chút thù cũ"

"Lần này dùng thân phận cá nhân đi tính sổ với hắn một lần"

"Hành động lần này không liên quan đến Yến Tê thành!"

"Là việc riêng của một mình bản tọa, Yến Tê thành không cần phái người đi theo, đợi bản tọa trở về, chỉ nói thắng thua không nhắc tới quá trình"

Nghe vậy, Thành Chủ bình thản nói: "Cũng không cần nói thắng thua cho ta biết."

Văn Nhân Linh Sắt nói: "Được."

Nói xong, nàng xoay người đi ra phía sau giá sách, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy gì nữa.

Thành Chủ vung ống tay áo một cái, tất cả hồ sơ lập tức như chim tước về tổ, tranh nhau chen lấn bay về chỗ, sau đó hắn ta vừa sải bước ra đã rời khỏi nơi đây.

Tàng Thư các khôi phục sự yên tĩnh, từng dãy kệ sách cao lớn trầm mặc đứng sừng sững, vô số hồ sơ rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi, yên tĩnh lại tĩnh mịch.

Vô Vọng trạch.

Đầm lầy rộng lớn như mênh mông vô bờ, linh khí nơi đây không còn sót lại chút gì, lại tràn ngập chướng lệ chi khí dày đặc, ngay cả phi cầm tẩu thú bình thường cũng không thể sinh tồn, chỉ có tiếng xột xoạt đầy đất của độc trùng rắn độc muôn hình muôn vẻ.

Từ trên cao nhìn xuống, trong nước bùn màu xám đen điểm xuyết nhiều đám màu xanh biếc, ngoài ra còn có sương mù năm màu rực rỡ như sa mỏng quanh quẩn, trông như mộng như ảo.

Pháp chu to lớn lái vào Vô chỗ sâu Vọng trạch, sau đó chậm rãi dừng lại, lơ lửng bất động.

Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện ở bên trên một bãi bồi cỡ nhỏ, thần niệm của hắn đảo qua phiến khu vực này, ngoại trừ độc xà trùng không có chút linh trí nào, không phát hiện bất kỷ sinh linh gì.

Hắn khẽ gật đầu, địa hình nơi đây rộng lớn, hoang tàn vắng vẻ, còn không thấy cả một con chim rừng, tu luyện ở chỗ này không cần lo lắng vấn đề hệ thống công kích lung tung.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng truyền âm cho Dư Tử Cơ trên pháp chu:

"Các ngươi lại đến chỗ xa né tránh, chờ tu luyện kết thúc, ta sẽ tự đi tìm."

Dư Tử Cơ lập tức đáp: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, pháp chu bay trốn đến nơi xa.

Đưa mắt nhìn bó hoàn toàn biến mất ở chân trời, vẻ mặt Bùi Lăng hơi động, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn hưởng thụ... Đều đang học hỏi nhân gian cực lạc Thiên Sinh giáo.

Mười tên nữ tu Thiên Sinh giáo kia, người cầm đầu tên là Hoa Dục Nhiên, chín người khác theo thứ tự là Hoa Quế Dung, Hoa Thược Nhan, Hoa Ký Liên, Hoa Mãn Khâm, Hoa Kiều Anh, Hoa Nhị Điệp, Hoa Niệm Nô, Hoa Hựu Phương, Hoa Thư Ngạc.

Mười ngày qua, cho dù Bùi Lăng đã là tu sĩ Hợp Đạo kỳ, cũng học được rất nhiều thứt Ngoại trừ cái đó ra, còn có bốn tên nữ tu chính đạo kia bị đám người Hoa Dục Nhiên đổ thêm dầu vào lửa, Bùi Lăng dựa vào ý chí lực cực mạnh mới không chạm vào.

Chỉ có điều, mấy ngày qua hắn đã thể hiện rõ thái độ muốn thả bốn người Lâm Hàm Yên rời đi, nhưng hiện tại bốn nữ tu này lại không chịu đi...

Rơi vào đường cùng, Bùi Lăng liền để các nàng ở lại trên pháp chu.

Dù sao trên pháp chu đều là người của hắn, không có mệnh lệnh của hắn, không ai dám tổn thương bốn tên nữ tu này.

Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 6.0 bản tiên lộ dùng thử hoàn thành thăng cấp!"

"Leng keng! Lần thăng cấp này mở ra hình thức tiên lộ. Tu luyện một khóa uỷ thác, phi thăng thắng người khác một bậc..."

"Leng keng! Bởi vì tu vi của ký chủ chỉ có Hợp Đạo, nên phiên bản là bản dùng thử, tạm thời chưa mở ra chức năng của phiên bản chính thức..."

"Leng keng! Mở ra chức năng bản tiên lộ dùng thử..."

"Leng keng! Đã kích hoạt [tiên lộ phúc duyên 1...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 6.0 bản tiên lộ dùng thử hết lòng phục vụ ngài, hệ thống của ngài càng thêm trí năng!"

Bùi Lăng nghe vậy nhướn mày, bản tiên lộ dùng thử?

Nghe thấy cái tên này, liền biết lần thăng cấp này, chắc chắn hệ thống trở nên càng thiểu năng hơn!

Còn có, chức năng mới tăng thêm là thứ gì?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lắc đầu, hiện tại hắn muốn tu luyện nguyền rủa, trong chức năng của hệ thống thuộc về loại thuật pháp. Lần này cũng không thăng cấp chức năng này, cũng may cũng may...

Thế là, Bùi Lăng lại dùng thần niệm kiểm tra xung quanh một chút, xác định quanh đây ngoại trừ sâu bọ thì không có bất kỳ vật sống gì, lập tức mở ra giao diện hệ thống.

Tu vi đạt tới Hợp Đạo kỳ, hắn có thể tu luyện hai môn nguyền rủa trong truyền thừa của "Chú".

Một là [Câu Mệnh Chú]; thứ hai là [Khổ Thệ Chú].

Chương 2009: Hệ thống trí năng 6.0 bản tiên lộ dùng thử

Vật liệu tu luyện [Câu Mệnh Chú] là rất nhiều mệnh cách, hiện tại thứ hắn không thiếu nhất là mệnh cách.

Còn vật liệu tu luyện [Khổ Thệ Chú] là ngàn vạn lời thề, dọc theo con đường này hắn đã âm thầm góp nhặt rất nhiều lời thề của sinh linh...

Hiện tại, đã đầy đủ vật cần thiết cho tu luyện!

Khác với tình huống lúc đột phá Hợp Đạo kỳ, lúc đó Hợp Đạo kiếp sắp tới, hắn không thể mạo hiểm. Bởi vậy, cho dù Phúc Diệp Nguyên cũng phi thường hoang vắng, Bùi Lăng không lựa chọn tu luyện [Thực Nhật bí lục] của "Chú".

Nhưng bây giờ, dù tiếp theo hệ thống đưa tặng vật phẩm gì ngoài vật liệu tu luyện, gây ra tai họa gì, hắn cũng có thể dùng pháp tắc "Nghịch" để phục hồi như cũ.

Còn có đầu pháp tắc "Quên" này để giải quyết tốt hậu quả.

Không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì!

Thế là, sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Câu Mệnh Chú]..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Câu Mệnh Chú] cần mệnh cách..."

"Leng keng! Kiểm tra ra mệnh cách...

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Hắn bị hệ thống điều khiển đánh ra từng pháp quyết vô cùng phức tạp, cùng lúc đó pháp lực trong cơ thể hắn lấy một loại phương thức hoàn toàn xa lạ bắt đầu vận chuyển...

Trời cao xanh lam, bên dưới là những dãy núi xinh đẹp như bình phong cẩm tú.

Một chiếc pháp chu to lớn nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Nơi đây đã rời xa Vô Vọng trạch.

Trong pháp chu có một gian khoang rộng rãi xa hoa.

Hương dây đặc chế cắm trong Bác Sơn lô mạ vàng, mây khói màu hồng nhạt mờ mịt cả phòng, khí tức trong veo kiều diễm.

Lúc này, Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần đều sắc mặt đỏ bừng đứng thành một vòng tròn, hiện tại bọn họ đã thay sang váy áo cực kỳ hở hang, lộ ra vòng eo tuyết trắng, chiêu liêu cài chặt cần cổ thon dài, áo ngoài vải thun liếc qua thấy ngay, làn váy dài cắt ra từng tà thật sâu, vừa cất bước đã thấy chân nhỏ, càng thêm quyến rũ.

Đây đều là kiểu dáng váy trong Thiên Sinh giáo, khiến nữ tử cực kỳ kiều mị.

Mười người Hoa Dục Nhiên vẫn mặc váy áo Lưu Lam hoàng triều đứng ở bên cạnh, lấy thân phận Thái hậu, Hoàng hậu, nữ hoàng, công chúa... Hoàng triều, tiến hành chỉ điểm cho bốn người mọi mặt không góc chết.

"Vẻ mặt quyến rũ thêm chút nữa, nhớ kỹ, nhất định phải có cảm giác mị nhãn như tơ, hàm chứa tình cảm..."

"Cánh tay nâng lên chút... Đúng! Chính là như vậy...

"Một lần nữa, động tác ngã sấp xuống chỉ cần mềm mại đáng yêu đa tỉnh... Nhớ kỹ chưa?"

"Đừng xấu hổ giận dữ như vậy, hiện tại chúng ta đều bị chủ...

Đều bị ma đầu Bùi Lăng kia nhốt trên pháp chu, có thể rời đi hay không phải xem bốn người các ngươi."

"Không sai! Hàm Yên, các ngươi nhất định phải cố gắng! Chờ sau khi chúng ta trở về, tu vi khôi phục, chắc chắn dẫn theo đại quân Lưu Lam hoàng triều giết trở lại, cứu các ngươi ra..."

"Ai gia hoàn toàn không ngờ các ngươi lại trọng tình trọng nghĩa như thế... Ai gia lấy danh nghĩa hoàng triều lập lời thề, Lưu Lam hoàng triều tuyệt đối không quên bốn vị..."

Lúc đầu bốn người Lâm Hàm Yên còn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng ngửi mùi huân hương trong veo trong gian phòng, nghe oanh thanh yến ngữ liên tiếp bên tai, dần dần bọn họ càng ngày càng tin tưởng những âm thanh này không chút nghi ngờ.

Sắc mặt bốn nữ tu càng ngày càng đỏ, không nói một câu, thân thể lại dựa theo chỉ thị của mười tên nữ tu Thiên Sinh giáo, không ngừng luyện tập đủ loại thế đứng, tư thế ngồi, tư thế ngồi xổm, tư thế ngủ...

Đám người Hoa Dục Nhiên nhìn tình cảnh này rất hài lòng.

Cứ tiếp như thế, không lâu sau chủ nhân sẽ có thêm bốn tên lô đỉnh rất nghe lời...

Nhưng đúng lúc này, toàn bộ pháp chu đột nhiên chấn động.

Một đám nữ tu trong khoang chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một kẽ nứt không gian đen nhánh xé mở cấm chế dày đặc, xuất hiện cách bọn họ không xa.

Rất nhiều nữ tu lập tức không bị khống chế cuốn vào trong kẽ nứt...

Bốn người Lâm Hàm Yên chỉ cảm thấy hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã thấy mình quay về căn phòng ở tầng cao nhất của pháp chu.

Mười người Hoa Dục Nhiên mặc áo bào Thái hậu, Hoàng hậu, nữ hoàng, công chúa... Lưu Lam hoàng triều, lúc này toàn bộ nằm trên mặt đất, không ai có thể động đậy, hơn nữa hình dạng mà bọn họ huyễn hóa đã bị phá giải, lộ ra khuôn mặt thật.

Bốn người Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ và Thư Vũ cũng ở nơi đây, lúc này cũng bị phong cấm pháp lực, nhục thân bị trói buộc, không thể động đậy giống mười tên lô đỉnh Hoa Dục Nhiên.

Đã thấy trên chủ vị mà Bùi Lăng hay ngồi, có một bóng người yểu điệu mạnh mẽ rắn rỏi, tóc ngắn tung bay, mặt mày tinh xảo, trong sáng như hoa quỳnh trong đêm tối đang ngồi ngay ngắn.

Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão!

Chương 2010: [Câu Mệnh Chú]

Sau khi bốn người Lâm Hàm Yên thấy rõ khuôn mặt đối phương, lập tức giật mình, còn chưa kịp hành lễ đã thấy Văn Nhân Linh Sắt duỗi ra một ngón tay trắng nõn tinh tế, nhẹ nhàng điểm về phía bọn họ một cái.

Bốn người tránh được [Đố Nang Tỏa] trên người, tu vi lập tức khôi phục!

Bọn họ nhanh chóng tiến lên lễ: "Đệ tử Lâm Hàm Yên bái kiến Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão!"

"Đệ tử Cửu Nghi sơn Trần Tĩnh Mộng, bái kiến Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão!"

"Đệ tử Tố Chân Thiên Triệu Quyên Quyên, bái kiến Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão!"

"Đệ tử Hàn Ảm Kiếm tông Thẩm Âm Trần, bái kiến Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão!"

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Bây giờ Bùi Lăng đang ở đâu?"

"Lần này bản tọa đến đây là vì tiếp vài chiêu cùng hắn, tính nợ cũ một chút."

Bùi Lăng không ở trên pháp chu?

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên còn có Thẩm Âm Trần lập tức khẽ giật mình, Bùi Lăng không ở đây, vì sao Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng... Không nhân cơ hội bỏ trốn?

Đang nghĩ ngợi, bốn nữ tu lập tức phát hiện nơi đây đâu có Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng... Lưu Lam hoàng triều gì, những người nằm dưới đất cách đó không xa chỉ mặc váy áo của Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng... Người thật khác với chính chủ rất nhiều, căn bản là những nữ tu xa lại Bọn họ bị lừa!

Từ lúc bắt đầu, những tiền bối hoàng triều kia không rơi vào tay ma đầu Bùi Lăng kia!

Những người này đều là lô đỉnh của ma đầu Bùi Lăng kia đóng giải Trong lòng bốn tên nữ tu chính đạo giận dữ, nhưng nghĩ đến trước đó từng nói muốn thay thế Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng hoàng triều... Sắc mặt bọn họ lập tức đỏ bừng.

Lúc này, Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử lập tức cười lạnh: "Chỉ là tiên hạ đẳng cũng dám động vào tiên đế!"

"Đúng là tự tìm đường chết!"

Liên Đồng Tử từ tốn nói: "Biết điều thì nhanh chóng thả chúng ta ra, sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai."

"Nếu không Tiên Đế trở về, hạ xuống tiên phạt, toàn bộ Yến Tê thành... Không, là toàn bộ ngụy đạo huyễn cảnh đều bị hủy hoại trong chốc lát"

Sắc mặt Dư Tử Cơ âm trầm, quát lên: "Những đạo tặc thiên địa các ngươi, cả ngày đánh cắp linh cơ của phương thế giới này, cứ như đỉa không ngừng không nghỉ, không có chút liêm sỉ nào!"

"Hiện tại còn mưu toan ngăn cản Bùi thánh tử giữ gìn hòa bình của phương thế giới này, giúp đỡ đại nghĩa thiên địa, làm điều ngang ngược như thế, nên diệt!"

Hoa Dục Nhiên mị nhãn như tơ, dịu dàng nói: "Liên Đồng Tử tỷ tỷ nói không sai, Văn Nhân Linh Sắt, bây giờ ngươi lập tức ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, dâng lên thân thể cho chủ nhân, mặc cho đòi lấy mới là đạo lâu dài."

Hoa Quế Dung nói: "Trở thành lô đỉnh của chủ nhân là việc vô cùng vui vẻ, vô cùng vui vẻ."

Hoa Thược Nhan căn dặn: "Về sau, ngươi phải gọi chúng ta là tỷ tỷ, đi theo chúng ta cùng hầu hạ chủ nhân..."

Hoa Ký Liên yếu ớt nói: "Yến Tê thành kham khổ, chỉ có nằm trong vòng tay chủ nhân, mới biết thế gian lại có việc tuyệt vời như vậy..."

Hoa Mãn Khâm nói: "Chủ nhân khoan dung độ lượng, lấy vẻ ngoài của ngươi, không khó nhận được sự tha thứ của chủ nhân, đừng sai lầm, bỏ lỡ cơ hội lần này."

"Không sai!" Hoa Kiều Anh gật đầu: "Chủ nhân là người tốt nhất trên thế gian, bỏ qua cơ hội tốt, tương lai ngươi sẽ hối hận không kịp...

Nghe những lô đỉnh này mồm năm miệng mười nói linh tinh, sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt không thay đổi chút nào.

Yêu nữ ma đạo chỉ biết so miệng lưỡi.

Nàng đường đường là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, cũng không để ý tới những hậu bối này.

Dù sao, lần này nàng tới tìm Bùi Lăng có hai mục đích.

Một là thử thực lực chân chính của đối phương, đừng tưởng thắng Hoàng đế Chung Quỳ thị thế hệ này là có thể vô địch thiên hạ, không dưng lại mất mạng.

Thứ hai là đã lâu rồi không luận đạo cùng đối phương...

Chỉ có điều, Văn Nhân Linh Sắt chưa mở miệng, bốn người Lâm Hàm Yên nghe vậy liền nổi giận, lúc này Thẩm Âm Trần nói: "Văn Nhân tiền bối là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, thực lực cường đại, tu vi cao thâm, Bùi Lăng chỉ là tà ma ngoại đạo một giới, từ xưa tà không thắng chính, hiện nay gặp phải Văn Nhân tiền bối, chắc chắn có đến mà không có về!"

Triệu Quyên Quyên gật đầu: "Không sai! Ma tử Bùi Lăng này, mặc dù thực lực khá tốt nhưng so sánh với Văn Nhân tiền bối, chính là cách biệt một trời!"

Trần Tĩnh Mộng khẽ nói: "Đợi chút nữa ma tử Bùi Lăng kia trở về, chỉ sợ còn không thể đụng tới một ngón tay của Văn Nhân tiền bối"

Lâm Hàm Yên lạnh lùng nhìn đám nữ tu Thiên Sinh giáo, lạnh giọng nói: "Dù các ngươi có phô trương thanh thế như nào, cũng không thể thay đổi sự thật hôm nay Bùi Lăng chắc chắn vẫn lạc nơi đây!"

Thi Nam Tử nghe vậy cười ngạo nghễ, đang muốn mở miệng, đã thấy Văn Nhân Linh Sắt nâng lên tay trái, bàn tay trắng thuần nhẹ nhàng đè ép xuống, một đám nữ tu ma môn lập tức cảm thấy một trận uy áp ngạt thở mãnh liệt ầm vang rơi xuống, trong chốc lát khiến lồng ngực các nàng khó mà chập trùng, cũng không thể nói ra nửa chữ.

Văn Nhân Linh Sắt nhìn bốn người Lâm Hàm Yên, nhẹ nhàng nói:

"Các ngươi yên tâm, có bản tọa ở đây, chỉ là một Bùi Lăng, không thể gây ra sóng gió gì!"

Chương 2011: Xử trí

"Bây giờ bản tọa sẽ ở lại đây chờ Bùi Lăng trở về."

Bốn người Lâm Hàm Yên vui mừng, lập tức nói: "Tiền bối tu vi cao thâm, chắc chắn lần này Bùi Lăng kia không có kết cục tốt!"

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, lại phân phó: "Các ngươi dẫn những người này đi trước."

"Tránh để lúc bản tọa ra tay với Bùi Lăng lại bị liên lụy:"

Bốn người Lâm Hàm Yên lập tức hành lễ nói: "Vâng!"

Vô Vọng trạch.

Nước bùn màu xám đen mênh mông vô bờ, tô điểm một vài vệt xanh, chướng khí năm màu quanh quẩn uốn lượn như ráng màu.

Trên một bãi bồi ở chỗ sâu, một bóng người huyền bào yên tĩnh ngồi xếp bằng.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn khẽ mỉm cười, không tệ!

Hiện tại đã thành công tu luyện [Câu Mệnh Chú] và [Khổ Thệ Chú].

Toàn bộ quá trình, hệ thống cũng không gây ra chuyện gì.

Xem ra lần này hệ thống thăng cấp, đúng là trí năng hơn những phiên bản trước đó.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt cách không hút tới hai con rắn độc màu sắc lộng lẫy, đầu hình tam giác.

Hắn tâm niệm vừa động, lập tức xóa bỏ mệnh cách của một con rắn độc bên trái, thân thể vốn đang co lại của con độc xà kia lập tức rủ xuống, lại đã tử vong.

Bùi Lăng chợt nhìn qua con độc xà bên phải, đột nhiên hít sâu một hơi, thân rắn độc đang quấn lên cánh tay hắn lập tức từ lạnh buốt mềm mại, hóa thành cứng ngắc sâm nhiên, cũng đã mất đi tất cả sinh cơ.

Hắn nghiêng đầu, thổi luồng khí vừa hút trong miệng vào con rắn độc đã chết ở bên trái, con rắn độc bên trái lập tức khẽ động đậy, con mắt mở ra, đã sống lại.

Chỉ là thân rắn giãy giụa và vặn vẹo trở nên mất tự nhiên, dường như vô cùng xa lạ với thể xác này.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó buông lỏng tay, mặc cho rắn độc bổ trốn.

Hắn đang thi triển [Câu Mệnh Chú] vừa học được với hai con rắn độc này!

Chú này có thể lấy mệnh cách của một sinh linh, khóa nó vào một sinh linh khác, hoặc là tử vật nào đó!

Lúc trước ở U Tố mộ, khi thí luyện trong cánh cửa thứ nhất ở tạo hóa chi địa của "Chú", thật ra hắn, Hồng Phấn tân nương và "Úc"

đều bị [Câu Mệnh Chú] ở bên trong.

Mệnh cách của bọn họ bị cưỡng ép khóa vào một bộ thân thể phàm nhân, đến mức mệnh cách suýt bị phàm nhân cướp đi!

Không chỉ cánh cửa thứ nhất, thật ra vị hoàng đế trong cánh cửa thứ hai cũng trúng [Câu Mệnh Chú] !

Chỉ có điều, tu vi của vị hoàng đế kia cực cao, [Câu Mệnh Chú] không thể bắt đi tất cả mệnh cách của đối phương, tất cả đại tiên và tượng thần trong cánh cửa thứ hai đều bị vị hoàng đế kia lấy đi mệnh cách!

Bùi Lăng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn giao thủ với vị hoàng đế kia, đối phương có thể tự do khống chế lực lượng của những đại tiên và tượng thần kia.

Thậm chí, Vô Diện đại tiên trong cánh cửa thứ nhất cũng là tác phẩm của [Câu Mệnh Chú].

"Chú" hạ Câu Mệnh Chú với mình, khóa một bộ phận mệnh cách vào bức tượng nặn này, để trấn thủ tạo hóa do mình để lại!

Nếu lúc trước vị cấm kỵ đã từng này thăng tiên thất bại... E rằng tôn Vô Diện đại tiên có được một bộ phận mệnh cách của "Chú"

này không còn là tạo hóa cho hậu nhân, mà là ác mộng!

Kiểm tra [Câu Mệnh Chú] xong, Bùi Lăng phóng tầm mắt nhìn tới, trong chốc lát không tìm được mục tiêu để kiểm tra [Khổ Thệ Chú].

[Khổ Thệ Chú] không phải nguyền rủa loại công kích, tác dụng của nó gần với tâm ma đại thệ, nhưng hiệu quả càng bá đạo hơn.

Người thi chú đưa ra điều kiện, chỉ cần người trúng chú đáp ứng sẽ tương đương với lập thệ thành công!

Sau đó, lời thề thay thế đạo tâm, một khi người trúng chú vi phạm lời thề, đạo tâm tan nát, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì thân tử đạo tiêu...

Nội dung lời thề cụ thể hoàn toàn do người thi chú khống chế, người trúng chú hoàn toàn không thể sửa đổi, vì vậy nó tên là [Khổ Thệ].

Hiện tại Bùi Lăng hơi nghi ngờ, hắn đạt được viên [tạo hóa chi chủng] kia ở tạo hóa chi địa, rất có thể đã trúng [Khổ Thệ Chú] của "Chứ...

"Đã học được hai môn nguyền rủa, chắc trận chiến này không còn điều ngoài ý muốn gì nữa"

"Thế nhưng, ở Yến Tê thành còn có một ủy thác nhận của người khác chưa hoàn thành"

"Tiếp theo, về pháp chu trước, để Hoa Dục Nhiên thay ta đến thủ phủ Yến Tê thành, đưa chiến thiếp."

"Còn ta nhân lúc này đến Phục thị một chuyến..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đằng không mà lên, bóng dáng lập lòe, nhanh chóng chạy tới pháp chu.

Quần phong chạy nhanh, sông rộng cuồn cuộn.

Một chiếc pháp chu to lớn lơ lửng dưới vòm trời như lưu ly, trên đó cờ xí phấp phới, điêu khắc yêu quỷ dữ tợn, khí tức hung ác nham hiểm hung bạo.

Không gian hơi rung chuyển, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện giữa không trung.

Hắn vừa cất bước, đang muốn trốn vào trong pháp chu lập tức cảm thấy không đúng.

Chương 2012: Xử trí (2)

Có người từng tới pháp chu của hắn!

Bùi Lăng lập tức triển khai thần niệm, nhanh chóng dò xét tình huống trong pháp chu.

Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện bốn người Lâm Hàm Yên trong pháp chu đã tránh thoát [Đố Nang Tỏa] trên người, khôi phục tu vi lúc đầu.

Đám người Thi Nam Tử bị phong ấn tu vi, đang bị bốn tên nữ tu chính đạo nhốt vào một gian khoang bỏ trống.

Về phần tên tu sĩ xâm nhập thuyền kia...

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Văn Nhân Linh Sắt?

Tại sao nàng lại ở chỗ này?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Văn Nhân Linh Sắt vốn là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, lần này hắn đến địa giới Yến Tê thành không cố ý che giấu tung tích, đối phương chủ động tìm đến cũng là bình thường...

Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười, bước ra một bước, trong chớp mắt trốn vào trong pháp chu.

Pháp chu, chính đường khoang duy nhất ở tầng cao nhất.

Văn Nhân Linh Sắt tóc ngắn nhẹ nhàng, sợi tóc mềm mại lướt qua cằm dưới, càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết, tinh xảo như vẽ. Tay nàng cầm họa kích, đang ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ việc giao thủ với Bùi Lăng.

Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, đã thấy trong phòng không có dấu hiệu nào xuất hiện một bóng người huyền bào vác đao, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức ngang ngược, chính là Thánh Tử Trọng Minh tông đương thời, Bùi Lăng!

Trong chớp mắt ánh mắt chạm đến khuôn mặt Bùi Lăng, trong lòng Văn Nhân Linh Sắt lập tức xuất hiện một cảm giác khác thường cực kỳ hoang đường, nàng rất muốn sinh mười đứa cho đối phương...

Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng đè xuống suy nghĩ này, lúc này nói: "Bản tọa chờ ở chỗ này đã lâu...

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã nhanh chân đi đến trước mặt nàng, một tay bế nàng lên, sau đó tự ngồi vào chủ vị, để Văn Nhân Linh Sắt ngồi trên đầu gối.

Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng, lại không phản kháng mà nói tiếp: "Có phải tiếp theo ngươi muốn khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành không?"

Bùi Lăng thản nhiên trả lời: "Không sai."

Lúc nói chuyện, một đôi bàn tay lớn đã cực kỳ không thành thật bắt đầu luận bàn với thể xác của Văn Nhân Linh Sắt.

Văn Nhân Linh Sắt lạnh lùng, khí khái hào hùng, trên khuôn mặt cao ngạo lập tức ửng hồng, nàng thở dốc mấy lần, lại như không xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói: "Bản tọa... Bản tọa muốn... Muốn đánh với ngươi một trận trước!"

"Nếu bản tọa thắng, ngươi lập tức... Rút đi..."

"Đừng khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành nữa!"

"Nếu bản tọa thua... A...

Bùi Lăng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn để Văn Nhân Linh Sắt khép hai chân ngồi trên người mình, một tay bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng, giữ thật chặt, một tay khác không ngừng di chuyển trong váy của đối phương.

Không đợi Văn Nhân Linh Sắt nói hết lời, hắn đã nắm cằm đối phương quay sang, trực tiếp hôn lên...

Sau khi triền miên một lúc lâu, sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt đỏ hồng như say, hô hấp trở nên cực kì gấp rút, trong đầu đã hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến này.

Lúc này, Bùi Lăng vừa tu luyện vừa cười xấu xa hỏi: "Nếu là ngươi thua phải mặc cho bản Thánh Tử xử trí, như thế nào?"

Hô hấp của Văn Nhân Linh Sắt càng ngày càng gấp rút, theo bản năng hỏi: "Ngươi... Ngươi muốn xử trí... Bản tọa như thế nào?"

Bùi Lăng nói: "Gần đây bản Thánh Tử mới học được một môn thủ đoạn, gọi là [Nhân Gian Cực Lạc]...

[Nhân Gian Cực Lạc] ?

Môn thuật pháp tu luyện nhiều người không che của Thiên Sinh giáo?

Văn Nhân Linh Sắt lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu đặt ở trước kia, bất kỳ ma tu nào đám can đảm nhắc đến môn tà thuật này ở trước mặt nàng, đều phải chết!

Nhưng bây giờ, hậu bối Bùi Lăng này không chỉ nhắc đến môn tà thuật này, lại còn dùng môn tà thuật này ở trên người nàng?

Đúng, trên pháp chu của đối phương thật sự nuôi một nhóm lô đỉnh Thiên Sinh giáo!

Hậu bối này lại muốn nàng cùng những lô đỉnh Thiên Sinh giáo kia...

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt duy trì dáng ngồi ngẩng đầu ưỡn ngực, vòng eo thẳng, cằm dưới khẽ nhếch, giọng nói hơi dồn dập trả lời: "Tùy ngươi..."

Chợt lại nhanh chóng nói: "Trận chiến này dù thắng hay thua, ngươi đều không được lạm sát kẻ vô tội ở cảnh nội Yến Tê thành ta...

Bùi Lăng cười ha ha một tiếng, nói: "Không có vấn đề!"

Nói xong, hắn lập tức càng thêm không chút kiêng dè.

Pháp chu.

Trong một gian khoang trên tầng cao nhất.

Khoang này đã lâu không có người ở, mặc dù có Ích Trần trận pháp vận chuyển, duy trì sự sạch sẽ không nhiễm bụi trấn, lại tràn ngập cảm giác âm u lạnh lẽo.

Khiến những vật trang trí xinh đẹp xung quanh cũng phủ kín một tầng lạnh lẽo.

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên và Thẩm Âm Trần dùng phù văn xiềng xích trói một tên nữ tu Thiên Sinh giáo sau cùng, lập tức nhẹ nhàng thổ ra.

Hiện tại, ngoại trừ ma đầu Bùi Lăng, mười bốn yêu nữ ma môn trên chiếc pháp chu này đều bị trói gô lại, phong cấm rắn chắc, ngay cả đầu ngón tay cũng khó mà động đậy.

Dù bọn họ khôi phục tu vi, cũng không thể tránh thoát trong chốc lát!

Sau đó, chỉ chờ Văn Nhân tiền bối giải quyết ma đầu Bùi Lăng kia, đó là lúc xử trí những yêu nữ ma môn này!

Chương 2013: Ngọc giản

Lúc này, Lâm Hàm Yên nhìn váy áo trên người, hiện tại nàng mặc áo ngực xanh lam, vai cánh tay, vòng eo đều lộ ra bên ngoài như sương như tuyết, oánh nhuận rực rỡ, mặc váy dệt kim phối màu xanh đỏ, hoàn bội đỉnh đang, chuỗi ngọc uốn lượn, lúc cất bước vang lên từng tiếng kim ngọc va chạm vào nhau.

Đây là pháp y mà những yêu nữ ma môn kia yêu cầu bọn họ thay trước đó, hiện tại nhìn lại đây đâu phải pháp y gì?

Đây căn bản là đồ dùng để bồi dưỡng lô đỉnh của Thiên Sinh giáo!

Nghĩ tới đây, Lâm Hàm Yên rất tức giận nhìn Hoa Dục Nhiên, lập tức truyền âm cho ba tên đồng bạn bên cạnh nói: "Có Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão ở đây, chúng ta không cần lo lắng ma đầu Bùi Lăng kia"

"Bây giờ váy áo trên người bại lộ, phải tìm một chỗ đổi lại váy áo ban đầu của chúng ta mới được...

Sắc mặt Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên còn có Thẩm Âm Trần đều đỏ lên, cũng như Lâm Hàm Yên, quần áo trên người bọn họ đều là nhẹ mềm mỏng thấu, thậm chí đi trên đường, bắp đùi thon đài trơn bóng cũng như ẩn như hiện...

Là đệ tử chính đạo chín môn phái lớn, đổi lại trước kia, dù các nàng như thế nào, cho dù là thân tử đạo tiêu cũng không thể mặc quần áo như vậy, nhưng lần này trúng quỷ kế của yêu nữ ma môn... Không! Phải là quỷ kế của ma đầu Bùi Lăng kia!

Vừa rồi bọn họ không chỉ mặc những loại váy áo xưa nay đụng cũng không đụng vào, hơn nữa còn bị những yêu nữ ma môn kia mê hoặc, học cách hầu hạ như thế nào...

Nghĩ đến đây, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên còn có Thẩm Âm Trần lập tức không dám suy nghĩ tiếp nữa, Trần Tĩnh Mộng lập tức nói: "Hiện tại những yêu nữ ma môn này cũng không động đậy được, pháp chu có Văn Nhân tiền bối khống chế, bây giờ mỗi người chúng ta chọn một gian phòng, nhanh chóng thay quần áo đi."

Đám người đều gật đầu.

Thế là, bọn họ nhanh chóng rời khỏi khoang này.

Chiếc pháp chu này là đồ của ma môn, ngoại trừ vẻ ngoài điêu khắc vạn quỷ, âm khí âm u, trong pháp chu cũng bố trí trận pháp ma môn khắp nơi, khắp nơi tràn ngập âm khí, thi khí vô cùng dày đặc.

Trong lúc người sống đi lại, ý rét lạnh không ngừng ăn mòn nhục thân.

Lúc này bốn nữ tu ăn mặc đơn bạc, váy lại hơi rách rưới, bước chân hơi nhanh, vạt áo băng rua bay múa lộ ra từng đoạn làn da tuyết trắng. Bọn họ vội vàng thả chậm bước chân, nhanh chóng quan sát xung quanh.

Trên pháp chu khổng lồ có rất nhiều khoang.

Chỉ có điều, những khoang xung quanh đây đều điêu khắc đủ loại trận văn phong cấm.

Dựa theo kinh nghiệm trước đó, bốn nữ tu không dám tùy tiện mở ra, đi dọc theo hành lang trống rỗng một đoạn đường, cuối cùng tìm được vài gian phòng trống xếp thành một hàng.

Bọn họ lập tức thầm thở phào, vội vàng tự chọn lựa một căn phòng đi vào bên trong.

Lâm Hàm Yên đi vào phòng trống, lập tức mở ra túi trữ vật, phát hiện đồ vật trong túi trữ vật giảm đi rất nhiều, ngoại trừ mấy món pháp bảo, rất nhiều phù lục của nàng không còn lại chút nào.

Nàng không thấy bất ngờ, lần này bị ma môn bắt đi, tất cả thủ đoạn liên hệ với tông môn trên người nàng đều đã bị ma môn hủy đi.

Vật phẩm trong túi trữ vật, chỉ còn lại một chút vật cần có.

Lâm Hàm Yên nhanh chóng lấy ra một bộ váy áo đã từng mặc từ bên trong, áo ngắn giao lĩnh tay áo hẹp màu đỏ viền tím, váy xếp nếp hạnh hoàng thêu thược dược quấn nhánh. Bộ váy áo này rất bảo thủ, ngoại trừ về ngoài và hai tay cũng không lộ ra cái gì nữa, hơn nữa bên trong còn có nguyên bộ quần áo trong, dù đấu pháp với người khác, áo ngoài tổn hại cũng không cần lo lắng người bên ngoài sẽ thấy cái gì.

Đang muốn bắt đầu thay quần áo, nàng chợt phát hiện trong túi trữ vật có thêm một cái ngọc giản xa lạ, lập tức cau hàng lông mày kẻ đen.

Nàng không nhớ rõ trong túi trữ vật của mình có một khối ngọc giản như thế.

Nghĩ tới đây, Lâm Hàm Yên lập tức cầm lấy ngọc giản, đặt lên mi tâm bắt đầu xem xét.

Nội dung trong ngọc giản nhanh chóng rót vào đầu óc nàng.

Lâm Hàm Yên ngu ngơ chốc lát, lập tức tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ bừng gần như muốn nhỏ máu. Trong chiếc ngọc giản này ghi chép hình ảnh ma đầu Bùi Lăng tùy ý... Làm nhục Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng Lưu Lam hoàng triều!

Hừ!

Những Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng kia... Đều là giả!

Chắc chắn chiếc ngọc giản này cũng là như thết Vẻ mặt Lâm Hàm Yên hơi trầm xuống, lập tức muốn phá hủy khối ngọc giản này, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy không phải những yêu nữ Thiên Sinh giáo kia cho các nàng nhìn hình ảnh trong chiếc ngọc giản này, mà là lúc Tư Hồng Đạc tới cứu bọn họ, dùng [Thủy Kính thuật] quan sát hình ảnh...

Tư Hồng Đạc không thể lừa các nàng!

Nghĩ tới đây, Lâm Hàm Yên thay đổi sắc mặt nhưng nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, dù việc này thật hay giả, chỉ cần đi thỉnh giáo Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão một chút là biết!

Thế là, trong chốc lát Lâm Hàm Yên cũng không kịp đổi váy áo, lập tức thu hồi ngọc giản, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài.

Nàng vừa đi ra ngoài, đã thấy Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên còn có Thẩm Âm Trần trong những khoang bên cạnh cũng đi ra.

Vẻ mặt ba người đều rất vội vàng, vẫn chưa thay xong váy áo.

Chương 2014: Vật về chủ cũ

Bốn người nhìn nhau đều khẽ giật mình.

Chợt Trần Tĩnh Mộng mở miệng nói: "Trong túi trữ vật của ta có thêm một khối ngọc giản, muốn tìm Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão... Xác nhận nội dung trong đó."

Ba người kia nhìn nhau, sắc mặt đều hơi đỏ bừng, sau đó gật đầu:

"Chúng ta cũng giống như vậy."

"Vậy cùng đi tìm Văn Nhân tiền bối!"

Nói xong, bốn nữ tu lập tức bước đến khoang trên tầng cao nhất mà Văn Nhân Linh Sắt đang ở lại.

Sau một lát, bọn họ đi đến ngoài cửa khoang.

Lúc này, toàn bộ tầng cao nhất đều yên tĩnh, cửa ra vào của khoang duy nhất đóng chặt, phù văn phía trên cửa lớn chớp tắt như hô hấp, hiển nhiên trong phòng đã mở trận pháp phòng hộ.

Lâm Hàm Yên lập tức tiến lên, thi lễ với cửa phòng một cái, rất cung kính nói: "Đệ tử Lâm Hàm Yên bái kiến Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão."

"Đệ tử có một lo nghĩ, xin Thái Thượng trưởng lão giải đáp nghi ngờ!"

Trong khoang không có bất kỳ tiếng động gì truyền ra, bốn nữ tu nhìn nhau, đều nghi ngờ.

Mặc dù khoang này có trận pháp cách âm, nhưng lấy thực lực tu vi của Văn Nhân tiền bối, không có khả năng không nghe được giọng nói của các nàng.

Nghĩ tới đây, Lâm Hàm Yên lại nói: "Đệ tử Lâm Hàm Yên xin Thái Thượng trưởng lão giải đáp nghi ngờ!"

Lần này, cuối cùng trong khoang đã truyền ra một giọng nói mà bốn người đều rất quen thuộc: "Ngươi... Ừ... Ngươi nói...

Đây là giọng Văn Nhân Linh Sắt, nhưng chẳng biết tại sao lúc này giọng nói nghe hơi gấp rút, hoàn toàn không có sự tỉnh táo và lạnh nhạt trước đây không lâu.

Trong lòng bốn nữ tu hơi kỳ quái nhưng cũng không nghi ngờ điều gì, Lâm Hàm Yên nói tiếp: "Thái Thượng trưởng lão, có phải khoảng thời gian trước Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng từng khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều hay không?"

Giọng Văn Nhân Linh Sắt lại truyền ra từ sau cửa: "Đúng... Đúng thế... Ù.."

Thẩm Âm Trần lập tức lại hỏi: "Xin hỏi tiền bối, cuối cùng người nào thắng?"

Giọng nói trong khoang tiếp tục trả lời: "Bùi... Bùi Lăng..."

Lần này giọng nói rất mơ hồ, dường như lúc Văn Nhân Linh Sắt nói chuyện, trong miệng có thứ kỳ quái gì đó, khó mà đọc nhấn rõ từng chữ.

Cái gì? !

Bùi Lăng khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, lại thắng cuộc chiến đấu kia thật?

Vẻ mặt bốn tên nữ tu chính đạo lập tức trở nên căng thẳng, trong chốc lát lại không phát hiện giọng nói của Văn Nhân Linh Sắt có vấn đề gì.

Trần Tĩnh Mộng vội vàng hỏi: "Vậy... Vậy trong ngọc giản này...

Có phải thật vậy không?"

Nói xong, nàng nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản, chuẩn bị đưa lên.

Chỉ thấy Văn Nhân tiền bối không hề có ý mở cửa phòng, lập tức hỏi: "Tiền bối, có thể cho chúng ta đi vào nói chuyện không?"

Trong khoang im lặng, một lát sau giọng Văn Nhân Linh Sắt mới vang lên lần nữa: "Không... Không được... Ừ.."

"Các ngươi... Các ngươi nhanh chóng lui ra..."

"Bản tọa... Hiện tại... Có việc!"

Vừa nói xong, không đợi bốn tên nữ tu kịp phản ứng, sau cửa phòng lập tức truyền ra một luồng lực đạo nhu hòa, chỉ một thoáng đẩy các nàng ra khỏi tầng cao nhất, xuất hiện trên hành lang dưới lầu.

Bốn tên nữ tu chính đạo mờ mịt, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần.

Triệu Quyên Quyên do dự mở miệng: "Văn Nhân tiền bối... Sao vừa rồi lại là lạ?"

Thẩm Âm Trần nhìn Lâm Hàm Yên, nhỏ giọng nói: "Sao vừa rồi giọng tiền bối có điểm giống... Giống... Giống bên trong ngọc giản...

"Đây là chuyện không thể nào!" Lâm Hàm Yên thay đổi sắc mặt, lập tức nói: "Chắc chắn Thái Thượng trưởng lão đang tu luyện công pháp đặc thù gì đó, không thể bị làm phiền!"

Trần Tĩnh Mộng vội vàng gật đầu thật mạnh: "Không sai! Văn Nhân tiền bối có tu vi cao thâm, thực lực cường đại, chắc chắn vừa rồi đang tu luyện công pháp!"

"Đúng! Chắc chắn Văn Nhân tiền bối sẽ không xảy ra chuyện gì!

Chút nữa chúng ta đi qua, chắc chắn Văn Nhân tiền bối sẽ không đuổi chúng ta đi nữa..."

Trong khoang trên tầng cao nhất của pháp chu.

Mây thu mưa tán, một trận luận đạo vừa kết thúc.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, huyền bào đã tự động mặc hoàn tất, nhìn qua Văn Nhân Linh Sắt cũng vừa mặc nhuyễn giáp, nói:

"Ô hậu đường có bể tắm linh tuyền, có muốn đi tắm rửa trước không?"

Văn Nhân Linh Sắt bình tĩnh nói: "Không cần, tốc chiến tốc thắng"

Trong lòng Bùi Lãng nóng lên nhưng lập tức kịp phản ứng, Văn Nhân Linh Sắt nói tới tốc chiến tốc thắng, không phải chỉ luận đạo vừa rồi...

Nghĩ tới đây, hắn lập tức đề nghị: "Đến nơi hoang vắng, tránh tổn thương người vô tội."

Văn Nhân Linh Sắt gật đầu, chợt xé mở một kẽ nứt không gian, trực tiếp trốn vào trong đó.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu lại không lập tức đuổi theo, vì đề phòng lúc mình rời đi lại có người tiến vào pháp chu làm hại đến thuộc hạ, lúc này hắn đánh ra một pháp quyết quỷ quyệt, trong nháy mắt bố trí hai tầng pháp tắc trên pháp chu.

Sau đó, nếu người ngoài tu vi thấp đi vào pháp chu, sẽ lập tức mất đi ký ức, không nhớ rõ mục đích mình đến pháp chu.

Nếu là tu sĩ tu vi cao, chỉ cần bước vào pháp chu sẽ phục khắc ra từng bóng dáng giống như đúc kẻ xông vào...

Dù là loại tình huống nào, hắn sẽ nhanh chóng trở về.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng bước ra một bước, bóng dáng biến mất từ trong pháp chu.

Vô Vọng trạch.

Nước bùn xám đen, cây xanh thưa thớt, chướng khí năm màu tuỳ tiện tản ra khắp nơi.

Chương 2015: Vật về chủ cũ (2)

Không gian phía trên mặt nước như rung chuyển một trận, một kẽ nứt đột ngột xuất hiện.

Một dáng người tư thế hiên ngang, tóc ngắn tung bay từ đi ra bên trong, khí tức của nàng cường đại, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, chính là Văn Nhân Linh Sắt!

Trong chớp mắt Văn Nhân Linh Sắt đi ra từ kẽ nứt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Văn Nhân Linh Sắt cầm họa kích trong tay, vẻ mặt bình thản đạp không mà đứng, chỉ thấy một bóng dáng huyền bào vác đao, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, lại là Bùi Lăng chạy tới sau một bước!

Văn Nhân Linh Sắt lập tức nói: "Ngươi toàn lực ra tay, bản tọa sẽ không nương tay!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một mặt cờ xí nền đen hoa văn đỏ, chính là [Tru Ác Kỳ].

Hắn buông lỏng tay, [Tru Ác Kỳ] lập tức bay đến trước mặt Văn Nhân Linh Sắt.

Bùi Lăng chậm rãi nói: "Đây là pháp bảo của ngươi, lúc trước ta cực kỳ yếu ớt, rất cần đến nó."

"Nhưng bây giờ, ta theo đuổi đại đạo, không thể mượn dùng bất kỳ ngoại lực gì."

"Lá cờ này không phải pháp bảo của ta, cũng không thể sử dụng"

"Hiện tại mặt [Tru Ác Kỳ] này, nên vật về chủ cũ.

"Thế nhưng, trước đó có một trận ác chiến, kỳ linh vì bảo vệ ta, bây giờ đã rơi vào yên lặng."

Trong mắt Văn Nhân Linh Sắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, hơi suy nghĩ một chút, liền cầm [Tru Ác Kỳ] trong tay, bình tĩnh nói: "Vậy bắt đầu đi"

Bùi Lăng nói: "Mời!"

Tiếng nói vừa ra, Văn Nhân Linh Sắt lập tức bộc phát ra tiếng ky binh âm vang, khí thế túc sát rộng lớn, nàng giơ họa kích lên, hung hăng nên xuống Bùi Lăng.

Một kích ảnh vô cùng to lớn lập tức xuất hiện phía trên bầu trời sau lưng nàng, cứ như một ngọn núi to lớn rơi xuống giữa trời.

Kích ảnh nguy nga, khí thế hùng hậu, nơi đi qua khuấy đảo phong vân, trong chốc lát muôn hình vạn trạng, có mưa tuyết tinh mịn sinh ra, bay lả tả rơi xuống.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, huyền bào phần phật, không có bất kỳ phòng ngự gì, mặc cho kích ảnh đánh tới mình.

Cho đến khi kích ảnh cắt phá bầu trời, sắp đánh trúng mình, Bùi Lăng mới âm u lạnh lẽo, hùng vĩ mở miệng: "Nghịch!"

Ngay sau đó, kích ảnh nhanh chóng rút lui giống hết quỹ tích lúc rơi xuống, mưa tuyết biến mất, phong vân trở về, khí tượng lắng lại... Tất cả đều đang lùi lại.

Trong chớp mắt, kích ảnh quy về hư vô, Văn Nhân Linh Sắt thu hồi họa kích.

Hai tay Bùi Lăng trống trơn, làm một động tác giơ lên cái gì đó, sau đó nên mạnh xuống, toàn bộ động tác đều giống Văn Nhân Linh Sắt vừa rồi như đúc!

Kích ảnh to lớn lại lơ lửng hiện ra không trung, mưa tuyết xen lẫn, lạnh lẽo thấu xương, chỉ có điều mục tiêu hướng về của kích ảnh lại là Văn Nhân Linh Sắt!

Văn Nhân Linh Sắt muốn phòng ngự nhưng thân thể lại giống Bùi Lăng vừa rồi, không tránh không né, trơ mắt nhìn kích ảnh rơi xuống.

Ngay lúc kích ảnh sắp nện vào nàng, cuối cùng Văn Nhân Linh Sắt đã khôi phục quyền khống chế thân thể, nàng không do dự chút nào, lúc này dùng hai tay giơ họa kích lên, ngang ngược ngăn cản.

Oanh! !!

Một tiếng vang điếc tai nhức óc.

Kích ảnh to lớn bị một đạo kích ảnh cũng rộng lớn khổng lồ ngăn cản, hai đạo cự ảnh quét ngang nhảy lên, tản ra khí thế hùng hậu không khác nhau là bao, uy thế thiết huyết túc sát tản ra toàn trường!

Văn Nhân Linh Sắt hừ lạnh một tiếng, tiếng nói to lớn: "Giáp!"

Từng bộ chiến giáp tỉnh mỹ kiên cố, màu sắc như mực xuất hiện từ hư không, nhanh chóng dán vào thể xác, đầu tiên là hai chân, sau đó là bắp chân, tiếp theo là hai tay, thân thể... Cuối cùng, một cái mũ giáp bao trùm đầu Văn Nhân Linh Sắt, mặt nạ buông xuống che đậy khuôn mặt nàng.

Cùng lúc đó, trong hư không sau lưng nàng dâng lên bốn món binh khí đao, kiếm, cung, thuẫn ánh sáng lạnh bắn ra xung quanh, uy năng hùng hậu.

Kiểu dáng bốn món binh khí đều cổ xưa, dường như đã trải qua vô số năm tháng, trên đó loang lổ màu sắc như dính vết máu của kẻ địch rất lâu trước kia.

Lập tức, giữa không trung xuất hiện một nữ tướng mặc giáp, giáp trụ lạnh băng kiên cường, che lại dáng vẻ linh lung, tất cả vẻ mềm mại như tan thành mây khói trong nháy mắt, duy chỉ có khí tức thiết huyết túc sát, tiếng kim ngọc âm vang lập tức đập vào mặt!

Văn Nhân Linh Sắt lấy giáp hoàn tất, họa kích trong tay đột nhiên biến mất, trường cung lóe lên đã xuất hiện trong tay nàng, họa kích thì trở về vị trí trước đó của trường cung, chìm nổi cùng ba món binh khí còn lại.

Ngón tay trắng nõn tinh tế của nàng níu dây cung, trong nháy mắt kéo căng, một mũi tên toàn thân màu đen, đầu mũi tên lấp lóe một điểm ánh sáng lạnh tái nhợt đột nhiên xuất hiện trên dây cung!

Vèo!

Mũi tên tràn ngập khí tức phá vỡ căng gãy đánh nát hư không, như sao băng rơi vội, chỉ thẳng vào Bùi Lăng!

Giáp trụ trên người, cong cung bắn tên, toàn bộ động tác liền mạch mà thành.

Cùng lúc đó, nhìn qua mũi tên chạm mặt tới, sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào, không hề có ý dùng ra chiêu thức khác, giọng nói âm u lạnh lẽo rộng lớn lại vang lên: "Nghịch!"

Phanh phanh rầm rầm...

Tiếng đại chiến cực lớn, khi thì mưa tuyết tầm tã, khi thì suối ngầm dâng trào, khi thì kim qua thiết mã hô quát như núi, khi thì khí thôn vạn dặm...

Chương 2016: Phục thị

Giữa thiên địa một mảnh sáng tối, không gian như hóa thành một mảnh thuỷ vực không ngừng chấn động, lay động, vặn vẹo.

Chiến đấu không lâu, toàn bộ Vô Vọng trạch nhanh chóng bị một tầng bóng tối dày đặc như thực chất bao trùm.

Sau một khoảng thời gian, bóng tối bắt đầu chầm chậm tiêu tán.

Sắc trời quay về xanh ngọc, chỉ thấy Bùi Lăng đạp không mà đứng, khí thế quanh người thu liễm như phàm nhân, trên dưới cả người sạch sẽ như lúc ban đầu, không có một chút vết thương, ngay cả sợi tóc cũng chưa từng lộn xộn.

Trên mặt đất cách hắn không xa, Văn Nhân Linh Sắt cầm cờ mà đứng, áo giáp màu đen tàn tạ không chịu nổi, lộ ra dáng vẻ uyển chuyển bên trong, lại đã hôn mê.

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, tu vi của Văn Nhân Linh Sắt là Hợp Đạo trung kỳ, nhưng thủ đoạn át chủ bài trên người nàng lại không bằng Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều...

Trận chiến này mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực Văn Nhân Linh Sắt còn cao hơn Hoàng đế khi không sử dụng pháp bảo trấn triều.

Nhưng sau khi sử dụng pháp bảo trấn triều, lại là Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều mạnh hơn.

Nếu hiện tại tu vi của hắn vẫn chỉ có Phản Hư hậu kỳ, không cần tiên thuật, phần thắng sẽ không vượt qua ba phần nhưng bây giờ...

Ba đầu pháp tắc, hắn chỉ dùng một đầu trong đó, nguyền rủa, thuật pháp và thần thông khác cũng chỉ thi triển một bộ phận thường dùng.

Đương nhiên, kỳ linh trong [Tru Ác Kỳ] chưa thức tỉnh, nếu không Văn Nhân Linh Sắt sẽ không thua nhanh như vậy...

Sau đó, một trận chiến với Thành Chủ Yến Tê thành, chỉ cần đề phòng pháp bảo trấn tông của đối phương...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đưa tay đánh một chiêu, cách không hút Văn Nhân Linh Sắt vào trong lòng, ôm lên, nhanh chóng chạy về phía pháp chu.

Chỉ chốc lát, Bùi Lăng đã xuất hiện trong khoang trên tầng cao của pháp chu.

Hắn cúi người đặt Văn Nhân Linh Sắt lên vân sàng trong phòng, lấy ra một viên đan dược óng ánh mượt mà cho nàng ăn vào.

Đan dược vào miệng liền tan, được lực nhanh chóng tản ra, khí sắc Văn Nhân Linh Sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp.

Thấy thế, Bùi Lăng đứng lên, mặc cho đối phương tự khôi phục.

Hắn đi đến chủ tọa ở gian ngoài ngồi xuống, sau đó đưa tay chộp một cái, một bàn tay khổng lồ như che khuất bầu trời lập tức xuyên qua trùng điệp cách trở, trực tiếp xuất hiện ở trong khoang giam giữ một nhóm người Thi Nam Tử.

Lúc này, tạm thời trận pháp trong khoang này đã bị đổi, từ phòng hộ, tụ linh đủ loại công hiệu hóa thành khốn trận. Tu vi của đám người Thi Nam Tử đều bị phong cấm, nhục thân còn bị xiềng xích điêu khắc vô số phù văn trói chặt lại.

Nhưng bàn tay khổng lồ này lại bỏ qua tất cả trận pháp, cấm chế cùng xiềng xích, trực tiếp nắm lấy toàn bộ nữ tu, sau đó nhanh chóng thu hồi.

Trong nháy mắt, đám người Thi Nam Tử đã xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Đám nữ tu chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy cả người buông lỏng, lại là cấm chế bị phá giải, tu vi đã khôi phục.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một phần chiến thư nền đen chữ bằng máu, sắc mặt bình thản nói: "Hoa Dục Nhiên, ngươi đưa phần chiến thư này cho Thành Chủ Yến Tê thành"

"Lần ước chiến này, thời gian, địa điểm đều do Thành Chủ Yến Tê thành quyết định"

Lúc này nữ tu ma môn mới nhao nhao lấy lại tinh thần, Hoa Dục Nhiên mị nhãn như tơ, bước chân thướt tha tiến lên, hai tay tiếp nhận chiến thư, lập tức cung kính nói: "Vâng, chủ nhân!"

Lúc này, Thi Nam Tử mở miệng nói: "Tiên Đế, mới có tiên hạ đẳng Văn Nhân Linh Sắt tự tiện xông vào pháp chu của Tiên Đế, nàng phạm thượng, đại nghịch bất đạo, không biết Tiên Đế đã dạy dỗ nàng chưa?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Ta thắng. Thế nhưng, đừng lộ ra chuyện này.

Nghe thấy Bùi Lăng đã đánh bại Văn Nhân Linh Sắt, Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử đều không thấy bất ngờ.

Đường đường Tiên Đế tự mình ra tay, chỉ là tiên hạ đẳng, tất nhiên dễ như trở bàn tay, không thể có chút chỗ trống nào để né tránh.

Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử đều gật đầu, nói: "Cẩn tuân khẩu dụ Tiên Đế"

Liên Đồng Tử còn nói: "Những tiên hạ đẳng này đạo tâm bị long đong, không biết tự lượng sức mình, dám can đảm khiêu chiến Tiên Đế, thật sự ngu ngốc nực cười."

Dư Tử Cơ và Thư Vũ cũng lộ ra vẻ thoải mái, người trước lập tức nói: "Bùi thánh tử đã có phân phó, tất nhiên chúng ta tuân theo"

Thư Vũ hừ lạnh nói: "Ngụy đạo ra vẻ đạo mạo, đánh cắp linh cơ thiên địa đã lâu, không nghĩ tội lỗi của mình, lại tự xưng là chính đạo, căn bản là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái."

"Thánh Tử lấy việc tàn sát thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, mới thật sự giữ gìn phương thế giới này!"

Đám lô đỉnh Thiên Sinh giáo Hoa Dục Nhiên vừa liên tục tán tỉnh Bùi Lăng, vừa dịu dàng nói: "Thiếp thân nghe theo Thánh Tử chủ nhân"

"Thế nhưng, mặc dù ngụy đạo giả vờ giả vịt, lần này Văn Nhân Linh Sắt đến đây, vẻ ngoài cũng không có vấn đề gì, nên cùng đám thiếp thân hầu hạ Thánh Tử chủ nhân thật tốt..."

Bùi Lăng đã sớm thành thói quen với tình trạng bệnh của ba đại ma môn, lúc này không quan tâm câu nói kế tiếp của các nàng, lại nói tiếp: "Hiện tại ta muốn đi một chỗ."

Chương 2017: Việc nhờ vả

"Đợi chút nữa Văn Nhân Linh Sắt tỉnh lại, dù muốn rời đi hay đưa bốn tên nữ tu chính đạo rời đi, đều buông xuôi bỏ mặc, đừng ngăn cản."

"Nếu tiếp theo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức truyền âm cho ta."

Đám người Thi Nam Tử hành lễ nói: "Vâng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, bóng dáng lập tức biến mất từ trên chủ vị.

Hắn vừa đi, Hoa Dục Nhiên lập tức nói: "Hiện tại thiếp thân đi đưa chiến thiếp, việc còn lại đều giao cho chư vị tỷ muội."

Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ còn có Thư Vũ như không nghe thấy, trực tiếp rời khỏi khoang này, mấy nữ tu Thiên Sinh giáo Hoa Quế Dung thì lập tức nở nụ cười, rối rít nói: "Tỷ tỷ yên tâm, toàn bộ giao cho chúng ta."

Bên dưới sự quản lí của Yến Tê thành, lấy ổ bảo cỡ lớn của Thành Chủ cầm đầu Yến Tê thành, phía dưới nó có mười cái ổ bảo to lớn lơ lửng, trấn thủ toàn bộ địa giới.

Mười toà ổ bảo này chia ra là Át Phùng, Chiên Mông, Nhu Triệu, Cường Ngữ, Trứ Ung, Đồ Duy, Thượng Chương, Trọng Quang, Huyền Dặc, Chiêu Dương.

Trong đó ổ bảo Trứ Ung ở hướng tây nam, nguy nga hùng tráng, thiết huyết âm vang, lơ lửng trên bầu trời như cự thú nghi lại.

Từ vài ngàn năm trước, toà ổ bảo này đã do Phục thị một trong những tộc lớn của Yến Tê thành chấp chưởng.

Quy mô ổ bảo khổng lồ, mộc mạc kiên cố, quan sát từ chỗ cao toàn là căn phòng huyền thiết san sát nối tiếp nhau, không có bất kỳ vật trang trí dư thừa gì, tu sĩ đi qua đi lại đều im lặng bước nhanh, ngay ngắn trật tự, vận chuyển như một.

Sáng sớm.

Chuông cổ âm vang, Bảo Chủ phủ ở chính giữa ổ bảo, tử đệ thế hệ tuổi trẻ Phục thị đều đã tụ tập ở tiệm cơm, bắt đầu hưởng dụng linh thiện tẩm bổ nhục thân thần hồn.

Tiệm cơm cực kỳ rộng rãi.

Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu người đen nghịt chừng mấy ngàn người, nhưng lại không có một ai nói chuyện ồn ào, tất cả mọi người đều nửa người mặc giáp, gánh vác binh khí, mắt nhìn thẳng vùi đầu ăn.

Tư thế ngồi thẳng tắp như tùng, động tác không khác nhau, căn phòng to như vậy chỉ nghe tiếng nhấm nuốt kéo dài như nước thủy triều.

Trong giây lát, chuông cổ lại vang lên, tất cả con cháu dù no hay đói đều dừng tay, sau đó thi triển thuật pháp sắp xếp bộ đồ ăn lộn xộn trước mặt mình, nối đuôi nhau rời đi.

Lại một khắc đồng hồ sau, một con thiết diên màu đen bay ra khỏi ổ bảo, bay lượn giữa dãy núi mênh mông, bay trốn đến nơi xa.

Phía trên thiết điên có hai tên đệ tử trẻ tuổi mặc giáp trụ ngồi xếp bằng.

Hai tên đệ tử có về ngoài cương nghị, hình dáng lạnh lẽo cứng rắn, vẻ mặt hơi tương tự, cách ăn mặc cũng không khác nhau chút nào, đều dùng thiết hoàn buộc lại mái tóc đen, đầu vai buộc áo choàng màu đen không hoa văn, đón gió phần phật.

Giáp trụ tươi sáng sạch sẽ, về ngoài cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả binh khí đang cầm cũng dùng góc độ cực kỳ tinh tế, hiển nhiên là con cháu nhà lớn được nhận sự dạy dỗ từ thuở nhỏ.

Đây là thiên kiêu Phục thị thế hệ này, nhi tử trưởng Bảo chủ Phục Vô Y, chất tử Phục Hãn Thư.

"Vô Y ca, sau khi phi độn theo phương hướng hiện tại hai ngày một đêm, lại đi sang mặt phía nam là Quy Lộc sơn mạch." Trong tay Phục Hãn Thư cầm một cái la bàn, vừa quan sát xung quanh vừa nói: "U Hồn lực sĩ kia đang ở trong Quy Lộc sơn mạch.

Phục Vô Y khẽ gật đầu: "Đừng keo kiệt linh thạch, để thiết diên dùng tốc độ nhanh nhất đi đường...

"Quỷ vật này hoành hành ngang ngược ở Quy Lộc sơn mạch đã không phải chuyện ngày một ngày hai, khó khăn lắm lần này mới tìm được tung tích của nó, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, tuyệt đối không thể để nó bỏ trốn lần nữa"

Phục Hãn Thư nói: "Được!"

Lúc nói chuyện, hắn ta bấm pháp quyết, ngay lập tức tốc độ của thiết diên lại tăng vọt, trong nháy mắt lướt qua một mảnh đồng ruộng.

Nhìn hình ảnh yên bình nam cày nữ dệt phía dưới, Phục Hãn Thư không nhịn được than thở: "Tuy đại chiến chính ma lần này kết thúc nhanh chóng, nhưng ma môn xảo trá tàn nhẫn, truyền nọc độc vô tận"

"Những ngày qua đã không phải là một hai thi khôi yêu quỷ lén lút xuất hiện ở nơi xa xôi."

"Chắc lúc ma tu bỏ chạy, cố ý để lại nô dịch thi quỷ, gây họa cho người vô tội!"

Phục Vô Y cũng quan sát rất nhiều phàm nhân, lại khẽ lắc đầu, nói: "Không chỉ vậy! Phần lớn ngọn nguồn của quỷ vật đều liên quan đến ác niệm."

"Mỗi lần đại chiến chính ma đều là sinh linh đồ thán, lê dân trôi dạt khắp nơi, chỗ nào cũng có người cửa nát nhà tan."

"Trong lúc đại chiến, có thể nói sinh linh khắp thiên hạ đều sống trong đau khổ và sợ hãi, tình hình như vậy rất dễ sinh ra ác niệm"

"Cho nên, dù không có ma tu cố ý làm điều ác, quỷ vật giữa thiên địa cũng gia tăng rất nhiều."

"Cũng may bây giờ chiến sự đã dừng lại, dưới sự trấn áp mạnh mẽ của tông môn, qua mấy năm nữa sẽ dần ổn định lại, sẽ không thường xuyên có loại thảm kịch nhân gian này nữa..."

Phục Hãn Thư thở dài: "Ma môn thật sự đáng hận!"

"Nhất là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng kia, trong lúc đại chiến chính ma hắn lẻn vào địa giới tông ta, tàn sát vô số, giết hại người vô tội nên giết!"

Chương 2018: Việc nhờ vả (2)

Đang nói, hai người đột nhiên hơi hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi, bọn họ đã từ trên cao xuất hiện ở mặt đất, xung quanh là gốc cây che trời, dưới chân là lớp lá mềm mại, khí tức hoang dã đặc biệt của rừng sâu núi thẳm bá đạo đập vào mặt.

Cạnh lùm cây cách đó không xa, một đầu U Hồn lực sĩ khôi ngô cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn đang ngạo nghễ đứng đó!

Khí tức của hắn ta âm u rét lạnh, đầu gối trở xuống đều là sương đen, trong đôi mắt màu mực tràn đầy ý bạo ngược khát máu, lơ lửng dưới rừng, không nhúc nhích nhìn về phía huynh đệ Phục thị.

Phục Vô Y và Phục Hãn Thư đều khẽ giật mình, nơi đây là Quy Lộc sơn mạch.

Quỷ vật trước mắt chính là mục đích trong chuyến đi này của bọn họ!

Chỉ có điều, Quy Lộc sơn mạch này cách Trứ Ung ổ bảo lộ trình khoảng ba ngày ba đêm, hiện tại mới thời gian nói mấy câu, làm Sao...

Nghĩ đến đây, hai người đồng thời hoảng hốt, dường như quên lãng điều gì đó, lại không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không đúng.

Phục Hãn Thư lập tức thở phào, nói: "Cuối cùng đã đến nơi!

Phục Vô Y nhẹ gật đầu, nhanh chóng lấy ra một chồng phù triện, chia ra một nửa kín đáo đưa cho đường đệ, dặn dò: "Quỷ vật này có thực lực rất mạnh, lại tâm tính xảo trá, am hiểu che giấu tung tích, chúng ta cùng tiến lên, toàn lực ra tay, đừng cho nó bất kỳ cơ hội chạy trốn gì!"

Đưa tay tiếp nhận phù triện, Phục Hãn Thư vừa nhanh chóng dán lên cả người vừa gật đầu: "Tốt!"

Lúc nói chuyện, áo giáp trên cơ thể hai người lập tức sáng lên từng viên phù văn, binh khí sau lưng cũng tự động ra khỏi vỏ, rơi vào lòng bàn tay bọn họ.

Ngay sau đó, Phục Hãn Thư thôi động một kiện pháp bảo hơi có vẻ không đủ linh tính, lập tức toàn bộ khu rừng rậm này xuất hiện một ngọn lửa thuần trắng, bao vây huynh đệ bọn họ và U Hồn lực sĩ kia lại.

Cấm chế vô hình khuếch tán ra, độn pháp đặc biệt của quỷ vật lập tức bị phong bế.

Phục Vô Y thì giơ cao trưởng thương, vận chuyển chân nguyên, mũi thương sáng lên từng điểm ánh sáng lạnh như ngôi sao trong đêm đông, đột nhiên nở rộ.

Trường thương mang theo túc sát chỉ khí, ngang nhiên đâm tới U Hồn lực sĩ.

Toàn bộ quá trình, U Hồn lực sĩ không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ trốn tránh gì, cũng không có bất kỳ phòng ngự gì.

Oanh!"

Mũi thương không trở ngại chút nào đâm vào đầu U Hồn lực sĩ, lập tức đầu quỷ vật ầm vang nổ tung, thể xác khôi ngô rắn chắc của nó như tuyết đọng gặp mặt trời, trong khoảnh khắc tan thành mây khói.

Rầm rầm.

Ngay chớp mắt quỷ vật tiêu tán, một khối lệnh bài màu bạc sáng bay ra từ trong cơ thể nó, rơi xuống đất.

Thấy quỷ vật này hoành hành ngang ngược ở Lộc Sơn lâm đã lâu, thực lực phi phàm lại quỷ kế đa đoan không chịu nổi một kích như thế, Phục Vô Y và Phục Hãn Thư đều cảm thấy rất nghi ngờ.

Lúc bọn họ tới đã điều tra kỹ càng về nhiệm vụ lần này.

Mặc dù thực lực quỷ vật này nằm trong phạm vi mà bọn họ có thể đối phó, nhưng cũng không thể chỉ một chiêu.

Ngay sau đó, hai người lại quên lãng điều gì đó, Phục Hãn Thư lập tức nói: "Cuối cùng đã chém giết quỷ vật này!"

Phục Vô Y gật đầu nói: "Không sai, cuối cùng lê dân nơi đây có thể yên ổn sống qua ngày."

"Bây giờ chúng ta trở về phục mệnh"

Phục Hãn Thư lập tức đồng ý.

Hai người đang muốn cứ thế rời đi, Phục Vô Y nhìn tấm lệnh bài rơi xuống mặt đất, hơi do dự vẫy tay, hút nó vào lòng bàn tay.

Cái lệnh bài này lớn khoảng bàn tay của nam tử trưởng thành, một mặt điêu khắc một chữ vân triện "Lệnh", xung quanh có trộm khúc văn vờn quanh, phong cách cổ xưa; một mặt khác lại khắc đầy đủ loại binh khí lít nha lít nhít, nhiều như rừng.

Hắn ta vừa lấy tới tay, trong lòng Phục Vô Y lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng vui vẻ, vô cùng nhớ nhung, cảm giác thân thiết như có liên hệ huyết nhục, tâm thần vô thức rung động, gần như rơi lệ trong nháy mắt.

Hắn ta lập tức giật mình, hình như lệnh bài này là đồ trong tộc!

"Vô Y ca, sao thế?" Phục Hãn Thư đã gọi ra thiết diên từ trong túi trữ vật, thấy đường ca chậm chạp không động đậy, lập tức nghi ngờ hỏi.

Phục Vô Y đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Có thể lệnh bài này có chút lai lịch, chúng ta mang về trong tộc, mời trưởng bối xem qua."

Phục Hãn Thư gật đầu nói: "Tốt!"

Lúc nói chuyện, bóng dáng Phục Vô Y khẽ động, nhảy lên thiết điên.

Ngay sau đó, thiết diên khẽ vỗ hai cánh, lập tức phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất ở khu rừng này.

Sau khi thiết diên mang theo huynh đệ Phục thị hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở khu rừng mà U Hồn lực sĩ mất mạng.

Huyền bào vác đao, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Bùi Lăng.

Nhìn theo phương hướng thiết diên đi xa, sắc mặt hắn không thay đổi chút nào.

Lúc trước ở U Tố mộ: "Chú" lưu lại cơ duyên, hắn và tu sĩ Hợp Đạo Yến Tê thành Phục Nghi Cẩn từng có một trận chiến trong cánh cửa thứ ba ở tạo hóa chi địa.

Trước khi đối phương chết đã giao cho hắn một tấm lệnh bài, nhờ hắn trả lại cho Yến Tê thành Phục thị.

Chương 2019: Truyền vị

Hắn ta dùng mệnh cách của mình làm tiền đặt cọc, đồng thời nói cho hắn biết, sau khi chuyện thành công, Phục thị sẽ trả thù lao còn lại cho hắn...

Chỉ có điều, hiện tại Bùi Lăng đã đi đến tiên lộ, không thiếu chút thù lao này.

Lần này đến đây, cũng chỉ vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chấm dứt nhân quả.

Bởi vậy, lần này trả lại lệnh bài, hắn không định để bất kỳ kẻ nào biết!

Liền để hai thiên kiêu Phục thị này nhặt được khối lệnh bài này, coi như bọn họ tự lấy được cơ duyên, mang về Trứ Ung ổ bảo Phục thị...

Cứ vậy, Bùi Lăng hoàn thành hứa hẹn lúc trước của mình, cũng không gây ra bất cứ rắc rối gì.

Dù sao, mục đích chuyến đi này của hắn là vì khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành.

Nếu để người ta phát hiện hắn và Phục thị có lui tới, khó tránh khỏi tự nhiên xảy ra chuyện.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lại thi triển thủ đoạn, đưa hai tên tử đệ Phục thị này nhanh chóng trở về Trứ Ung ổ bảo...

Thủ phủ Yến Tê thành.

Phủ Thành Chủ.

Phòng tu luyện.

Biển lửa cuồn cuộn, vô cùng hừng hực, thiêu đốt toàn bộ căn phòng.

Thành Chủ để trần nửa thân trên đứng trong lửa, chậm rãi vung vẩy song chùy, một chiêu một thức đơn giản sáng tỏ, lại tràn ngập uy năng kinh khủng khiến không gian chấn động.

Đột nhiên, hắn ta quay đầu nhìn về phía cửa lớn phòng tu luyện, mở miệng hỏi: "Chuyện gì?"

Ngoài cửa, tên tu sĩ trung niên trước đó quỳ một chân trên đất, cầm trong tay một tờ giấy viết thư nền đen chữ bằng máu, nghiêm nghị bẩm báo: "Thành Chủ, Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng sai người đưa chiến thư tới...

Thành Chủ nghe vậy lập tức dừng tu luyện, buông song chùy xuống, duỗi tay ra, chiến thư lập tức xuất hiện giữa ngón tay hắn ta.

Hắn ta bình tĩnh xem hết nội dung chiến thư, trên mặt không có bất kỳ điều bất ngờ gì, Bùi Lăng khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, sau khi chiến thắng Hoàng đế lại đi thẳng tới địa giới Yến Tê thành, hiển nhiên là muốn tiếp tục khiêu chiến hắn ta!

Hắn ta đã đợi phần chiến thư này mấy ngày!

Thành Chủ hỏi: "Người đưa chiến thư là ai?"

Tu sĩ trung niên nói: "Là một vị nữ tu Thiên Sinh giáo, nhìn công pháp khí tức, chắc là lô đỉnh của Bùi Lăng"

Thiên Sinh giáo?

Thành Chủ hơi ngạc nhiên chợt hiểu rõ, người khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, còn có khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành đều là Bùi Lăng, không phải mục đích của Trọng Minh tông.

Nếu không, người đến đây đưa chiến thư nên là Cửu A Lệ thị Trọng Minh tông...

Xem ra tin tức truyền đến từ bên Lưu Lam hoàng triều không sai, mục đích chuyến đi này của Bùi Lăng là vì đại đạo, cũng không có bất kỳ một vị tiền bối Trọng Minh tông nào đi theo.

Nghĩ tới đây, Thành Chủ hơi suy nghĩ, nhân tiện nói: "Trận chiến này sẽ diễn ra ở Vô Vọng trạch."

"Chỗ kia hoang vu vắng vẻ, sẽ không tổn thương người vô tội."

"Về phần thời gian... Quyết định vào ba ngày sau."

Tu sĩ trung niên ôm quyền đáp: "Vâng!"

Thấy Thành Chủ không có phân phó gì khác, hắn ta liền cáo lui.

Trong phòng tu luyện, biển lửa vẫn cháy hừng hực, yếu ớt rèn luyện đạo thể của Thành Chủ.

Hắn ta nhìn chiến thư trên tay, sắc mặt dần nghiêm nghị.

Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão đến khiêu chiến Bùi Lăng cũng đã thất bại.

Nếu không phần này chiến thư sẽ không đưa tới đây...

Thái Thượng trưởng lão chín môn phái lớn, trên cơ bản tu vi đều là Hợp Đạo trung kỳ, thậm chí Hợp Đạo hậu kỳ.

Tu vi của Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão là Hợp Đạo trung kỳ!

Dù trên người nàng không có pháp bảo trấn tông, nhưng lấy tu vi của đối phương mà vẫn thua trong tay Bùi Lăng, thực lực của Bùi Lăng càng mạnh hơn tu sĩ Hợp Đạo trung kỳ!

Đúng vậy, đối phương tuyệt đối đã Hợp Đạo, hơn nữa còn đồng thời hợp ra Chúng Sinh đạo và Thiên Địa đạo!

Trận chiến này vô cùng nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không thể thua!

Nghĩ đến đây, Thành Chủ lập tức tay lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế thôi động.

Một lát sau, trong phù lục mới vang lên một giọng nói quen thuộc: "Thành Chủ, ta thua rồi..."

Giọng nói này mất tiếng, mỏi mệt, mang theo sự bùi ngùi, chính là Văn Nhân Linh Sắt.

Thành Chủ không hề thấy bất ngờ, lúc này nói: "Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão, ngươi bị thương có nặng không?"

Văn Nhân Linh Sắt nói: "Thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, chờ chữa thương hoàn tất, sẽ lập tức chạy về Yến Tê thành.

Thành Chủ khẽ gật đầu, chợt nói: "Tông ta có quy củ, năm trăm năm đổi Thành Chủ một lần, ta đã chấp chưởng Yến Tê thành hơn ba trăm năm. Trận chiến lần này, dù thắng hay bại đều phải quyết định Thành Chủ đời tiếp theo trước."

"Thiếu thành chủ Tân Nhai Tu tuổi tác còn trẻ con, lại tu vi quá thấp, khó mà gánh vác việc lớn."

"Mấy vị Thái Thượng trưởng lão khác không bế quan lâu ngày, hoặc tính tình nhàn vân dã hạc, không thích tục vụ; hoặc say mê đan khí các đạo, không rảnh chú ý việc bên cạnh; hoặc quá cương trực, không biết thay đổi... Đều không thích hợp tiếp nhận chức Thành Chủ."

"Chỉ có Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão đã từng chấp chưởng Độ Ách uyên, đã trấn áp được mọi chuyện, lại cương trực ghét a dua nịnh hót, đù tu vi hay là phẩm hạnh đều là đối tượng tốt nhất."

"Sau trận chiến này, mời Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão thay mặt chấp chưởng Yến Tê thành"

"Chờ sau khi Nhai Tu đủ thực lực, lại đi phụ tá."

Chương 2020: Truyền vị (2)

Nói xong, Thành Chủ không cho Văn Nhân Linh Sắt cơ hội trả lời, trực tiếp kết thúc truyền âm.

Phù văn trên Truyền Âm Phù lập tức bắt đầu sáng tắt, tản ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên là bên Văn Nhân Linh Sắt đang thúc giục phù lục, muốn tiếp tục trò chuyện.

Thành Chủ không do dự chút nào, lập tức một tay bóp nát Truyền Âm Phù.

Ngay sau đó, hắn ta phân phó nói: "Tiến đến!"

Chẳng mấy chốc, một thiếu niên mặc áo giáp, anh tư bộc phát nhanh chân đi tiến phòng tu luyện này.

Vốn cả phòng chìm trong biển lửa, lúc hắn ta xuất hiện đột nhiên tan thành mây khói, lộ ra một gian nhà đá mộc mạc rộng rãi.

Thiếu niên khom mình hành lễ, nói: "Sư tôn!"

Thành Chủ nhìn hắn ta, tâm niệm vừa động, trong tay lập tức xuất hiện một cái lệnh bài màu đen, mặt trước của lệnh bài này điêu khắc hai chữ vân triện "Yến Tê", có lôi văn quanh quẩn, mặt trái là một cây búa to, khí tức cuồng bạo như sấm sét từ cửu thiên.

Hắn ta buông tay, lệnh bài lập tức bị một luồng lực đạo nâng lên, bay đến trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên không hiểu ý, nói: "Sư tôn, đây là...

Thành Chủ đứng chắp tay, bình thản nói: "Ba ngày sau đưa Thành Chủ lệnh cho Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão."

"Dựa theo quy củ tông ta, sau khi ta đi vốn nên do ngươi tiếp nhận chức Thành Chủ."

"Nhưng tu vi của ngươi quá thấp, bây giờ lại là thời buổi rối loạn, ma môn hung hăng ngang ngược."

"Bây giờ ngươi ngồi không yên chức Thành Chủ này."

"Từ nay về sau chăm chỉ tu luyện"

"Tương lai tu vi cao hơn, Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão tự truyền chức Thành Chủ cho ngươi."

Thiếu niên Tân Nhai Tu yên lặng nghe, chợt hành lễ: "Vâng! Đồ nhi tuân mệnh"

Thành Chủ khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, đã rời khỏi phòng tu luyện, xuất hiện trong một tòa thạch điện rộng lớn.

Toà thạch điện này như có người lấy đại pháp lực chém đao bổ rìu đục ra trong lòng núi, phong cách thô sơ, bày biện đơn sơ.

Thế nhưng, bất kỳ sinh linh nào tiến vào nơi đây cũng không có tâm tư đi chú ý thạch điện, mà sẽ bị binh khí rực rố muôn màu hấp dẫn trước tiên.

Đủ loại binh khí đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên roi giản chùy qua đảng côn giáo bổng mâu bá lơ lửng giữa không trung, chiết xạ ra ánh sáng rét lạnh như vảy ánh sáng, trùng trùng điệp điệp, khí thôn vạn dặm như là một khoảng biển cả do lưỡi dao tụ hợp mà thành, đại dương mênh mông tuỳ tiện, sát khí ngút trời!

Thành Chủ bình tĩnh đi vào trong biển binh khí.

Khí tức của sinh linh dẫn động sự sắc bén bản năng của binh khí, ngàn vạn mũi nhọn như là bầy cá cùng nhau di chuyển, nhao nhao tích lũy về phía Thành Chủ.

Lập tức, vô tận mũi nhọn đập vào mặt, dường như ngay sau đó sẽ chém Thành Chủ thành biển thịt.

Thành Chủ không hề bị lay động, nhanh chân đi về phía trước.

Biển binh khi như dấy lên từng cơn sóng cả, lấy tiễn làm đầu đẩy ra từng tầng vào chỗ sâu, ánh sáng lạnh như tuyết bành trướng, bắn tung toé, gào thét như núi.

Theo Thành Chủ đi vào sâu hơn, xung quanh càng ngày càng ít binh khí, uy năng và sự sắc bén ẩn chứa trong đó lại càng ngày càng mạnh.

Trong vô thức, hắn ta như đi tới phần cuối của biển cả, xung quanh trống rỗng, không cái gì có.

Bước chân của Thành Chủ không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng trong hư không phía trước đã xuất hiện một món binh khí.

Kia là một thanh cự phủ cao lớn như ngọn núi!

Thanh cự phụ này mộc mạc tự nhiên, không khác gì cây rìu mà một tiểu phu sử dụng, nhưng nó khổng lồ nguy nga, cho dù lúc này màu sắc ảm đạm, không chút ánh sáng như đang yên lặng, vẫn tản ra uy áp vô cùng kinh khủng khiến người ta sợ hãi.

Đây cũng là pháp bảo trấn tông Yến Tê thành, Trảm Tà Phủ!

Thành Chủ dừng chân phía dưới cự phủ, thi lễ với nó một cái, trầm giọng nói: "Tiền bối, tiếp theo đệ tử có một trận đại chiến liên quan đến sinh tử, liên quan đến vinh nhục Yến Tê thành, liên quan đến khí số toàn bộ chính đạo."

"Xin tiền bối trợ giúp đệ tử một chút sức lực!"

Hư không trầm mặc, không biết qua bao lâu Thành Chủ vẫn đứng tại chỗ, không hề có ý rời đi, trong Trảm Tà Phủ lập tức phát ra một giọng nói như sấm: "Đối thủ cỡ nào lại khiến ngươi cẩn thận như thế?"

Thành Chủ nói: "Là nhân tài mới nổi của ma đạo, tuổi tác không lớn, nhưng đã đánh bại Lưu Hoàng đế Lam hoàng triều đương nhiệm"

"Hiện tại, hắn đến địa giới tông ta, lại đưa lên chiến thư"

Trảm Tà Phủ lại im lặng chốc lát, cuối cùng nói: "Có thể."

Thành Chủ hành lễ lần nữa: "Đa tạ tiền bối."

Nói xong, hắn ta đưa tay về phía cự phủ, thanh cự phủ như ngọn núi lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống, lúc rơi vào lòng bàn tay hắn ta đã khôi phục thành kích cỡ binh khí bình thường.

Thành Chủ vác cự phủ ở sau lưng, lần nữa bước ra một bước, lại đã rời khỏi thạch điện, xung quanh một mảnh kỳ quái, sau đó hắn ta đã xuất hiện trong một hang động đá vôi ở lòng đất.

Phóng tầm mắt nhìn tới, thạch nhũ san sát treo ngược hiện ra màu sắc xinh đẹp.

Trong động hơi nước dồi dào, không ngừng có tiếng giọt nước nhỏ xuống.

Mặt đất bằng phẳng, điêu khắc lít nha lít nhít phù văn và trận pháp, thỉnh thoảng truyền ra khí tức tối nghĩa.

Chương 2021: [Thất Sát Di Tai kỳ]

Trên đỉnh động treo cao một chữ vân triện "Binh" to lớn màu đen, dường như ẩn chứa mũi nhọn vô tận, uy áp toàn bộ hang động đá vôi.

Nơi đây là cấm địa của Yến Tê thành.

Chỉ có tổ sư, Thành Chủ đương thời mới có thể tiến vào.

Ngoại trừ cái đó ra, ngay cả Thái Thượng trưởng lão, Thiếu thành chủ cũng phải dừng bước, không thể tự tiện xông vào.

Thành Chủ không do dự chút nào, trực tiếp bước vào trong trận pháp.

Hắn ta dựa theo một loại quỹ tích huyền diệu đi vào, trong giây lát đã tới một sơn động nho nhỏ, bên trong sơn động này không trang trí bất cứ thứ gì, dường như tùy ý khai quật ra, bên trong đặt một cờ xí bảy mặt kích cố khoảng bàn tay hài đồng.

lá cờ xí bảy mặt này chia ra thành bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, trong mỗi một lá cờ đều ẩn chứa uy năng âm u lạnh lẽo, hùng hậu.

Giọng Trảm Tà Phủ lập tức vang lên: " [Thất Sát Di Tai Kỳ] ?"

Trong giọng nó đầy vẻ ngạc nhiên, dường như căn bản không ngờ Thành Chủ đã nhận được sự trợ giúp của nó, còn tới lấy [Thất Sát Di Tai Kỳ] này!

Không giống với nó, cái [Thất Sát Di Tai Kỳ] này cũng không phải pháp bảo trấn tông gì, mà là...

Nghĩ tới đây, Trảm Tà Phủ lập tức nghiêm nghị nói: "Ngươi yên tâm, trận chiến này, ta sẽ dốc toàn lực ra tay."

"Một khi dùng cái [Thất Sát Di Tai Kỳ] này, ngươi sống không quá bảy ngày!"

Thành Chủ nghe vậy khẽ lắc đầu, bình thản nói: "Lúc ấy Chung Quỳ đạo hữu Lưu Lam hoàng triều cũng dùng ngọc tỉ truyền quốc, Đế Hoàng kiếm, nhưng vẫn thua"

"Hiện tại vị đối thủ mà đệ tử phải đối mặt, còn mạnh hơn lúc Chung Quỳ đạo hữu phải đối phó!"

"Một trận chiến này, đệ tử nhất định phải thắng!"

"Cho dù là chết!"

Nói xong, Thành Chủ đánh ra một pháp quyết phức tạp, lá cờ nhỏ bảy mặt sắc màu rực rỡ lập tức phi không mà lên, sau đó đâm tới sau lưng Thành Chủ!

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Huyết nhục vẩy ra, sau lưng Thành Chủ lập tức cắm cờ xí bảy mặt bảy sắc, sau khi tiểu kỳ bảy mặt này vào người, lập tức biến thành kích cỡ bình thường, trong chớp mắt đã hòa làm một thể với huyết nhục sau lưng, mặt cờ phấp phới phần phật, thôn phệ sạch sẽ huyết nhục vẩy xuống đây đất, không để lại chút dấu vết nào.

Nhìn lại dường như sau lưng Thành Chủ tự mọc ra cờ xí bảy mặt này.

Ngay sau đó, khí tức của Thành Chủ bắt đầu lấy một tốc độ kinh người tăng vọt!

Yến Tê thành Tây Nam.

Trứ Ung ổ bảo.

Tổ địa Phục phủ.

Trên sườn núi dựa núi gần nước tùy ý dựng một tòa nhà gỗ.

Trên một chiếc ghế duy nhất trong phòng, một đại hán vạm vỡ ngồi ngay thẳng, dáng người hắn ta khôi ngô, râu tóc dày dài trông uy vũ bất phàm.

Lúc này, trong tay đại hán này cầm một khối lệnh bài màu bạc, đang quan sát tỉ mỉ.

Phía dưới hắn ta, theo thứ tự có Bảo chủ Trứ Ung ổ bảo đời này, bô lão Phục thị, còn có hai tên đệ tử Phục thị rất trẻ tuổi đứng hầu.

Ngay một lát trước, vị Bảo chủ Phục thị này đã nghe Phục Vô Y và Phục Hãn Thư bẩm báo kỹ càng về nguyên nhân lấy được cái lệnh bài này.

Lúc này, Bảo chủ Trứ Ung ổ bảo hỏi: "Thái tổ phụ, lệnh bài này là [Đấu Binh Lệnh] của Thái Thúc tổ phụ Phục Nghi Cẩn?"

Thái bảo chủ khẽ gật đầu, sau đó nói: "Đây đúng là [Đấu Binh Lệnh], nhưng người đưa [Đấu Binh Lệnh] này về Phục thị ta cũng không muốn bị bất kỳ ai biết."

Người Phục gia lần lượt gật đầu, rõ ràng ký ức của hai tiểu bối đã bị vị tu sĩ cấp cao kia xuyên tạc, cũng may đối phương không có ác ý, nếu không nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn, nặng thì con đường đoạn tuyệt!

Bảo chủ nói: "Cái [Đấu Binh Lệnh] này là bảo vật trấn tộc của Phục thị ta, sau khi mất đi, tộc ta đã chịu đả kích không nhỏ"

"Hiện tại đối phương có thể trả lại vật này cho Phục thị, là đại ân nhân của Phục thị ta"

"Thái tổ phụ, có muốn điều tra rốt cuộc là ai đưa [Đấu Binh Lệnh] đến đây không?"

"Chúng ta cũng có thể báo đáp một hai."

Thái Bảo chủ khẽ lắc đầu, hờ hững nói: "Người này đã không muốn lộ ra hành tung, hiển nhiên không thích lộ mặt, Phục thị ta cần gì phải ép buộc?"

"Đừng đi tìm hiểu lai lịch thân phận của hắn."

"Chuyện này dừng ở đây."

Bảo chủ nghe vậy, nói: "Vâng!"

Thái Bảo chủ gật đầu, đột nhiên lại hỏi: "Gần đây Yến Tê thành có tu sĩ ma đạo cấp cao xâm nhập?"

Bảo chủ khẽ giật mình, nhanh chóng trả lời: "Thánh Tử Trọng Minh tông, Bùi Lăng!"

Thái Bảo chủ nói: "Lão phu đã biết, không có chuyện gì khác, các ngươi giải tán đi."

Chẳng mấy chốc, một đám hậu bối Phục thị hành lễ cáo lui, trong nhà cô chỉ còn một mình Thái bảo chủ.

Hắn ta cầm [Đấu Binh Lệnh], khẽ nhíu mày.

Nếu là tu sĩ chính đạo lấy được được cái [Đấu Binh Lệnh] này, có lẽ có thể trực tiếp đến nhà, trả lại vật này ở trước mặt, không cần mượn tay hai tiểu bối kia.

Hiện tại đối phương làm như vậy, dường như căn bản không muốn có quá nhiều liên quan với Phục thị... Sở dĩ [Đấu Binh Lệnh] lại lưu lạc bên ngoài, là vì năm đó bào đệ của hắn ta tìm kiếm đột cơ duyên phá độ kiếp, mang nó đến U Tố mộ.

Chương 2022: Có việc gấp...

Phương thiên địa này, tán tu sinh tồn gian nan, vạn năm qua những người kinh tài tuyệt diễm nhất trong đó cũng chỉ có thể dừng bước ở Hóa Thần, căn bản không có khả năng Phản Hư.

Nếu đi vào bốn khu vực nguy hiểm, cho dù khí vận cực tốt, cũng phải chết không nghi ngời!

Như vậy, người trả lại vật này chỉ có ma môn!

Hơn nữa, rõ ràng thủ đoạn trên người hai tiểu bối kia có liên quan với pháp tắc...

Người thông qua Phục Vô Y và Phục Hãn Thư trả lại [Đấu Binh Lệnh] cho Phục thị, tám phần mười là Bùi Lăng kia!

Nghĩ tới đây, Thái bảo chủ Phục thị thu hồi [Đấu Binh Lệnh], bình thản lẩm bẩm: "Yến Tê thành Phục thị!"

"Sẽ không nợ ân tình của bất kỳ kẻ nào!"

Trời cao như tẩy, mây trắng từng mảnh.

Pháp chu cỡ lớn treo lơ lửng giữa trời, khí tức pháp bảo Hợp Đạo kỳ tuỳ tiện tiêu tán, vạn quỷ đi khắp vách khoang, quỷ khí âm trầm, Mắt đỏ từng đống khiến đám chim thú quanh đây hoảng sợ.

Một bóng người huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện ở phía trên pháp chu, hắn lạnh lùng hung lệ, chính là Bùi Lăng.

Hắn đạp không mà đứng, lập tức lấy ra thần niệm đảo qua pháp chu.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng khẽ gật đầu, pháp tắc mà hắn bố trí ở trên pháp chu không bị chạm vào... Trong khoảng thời gian hắn rời đi, không có người ngoài từng đi vào pháp chu của hắn.

Chỉ có điều, thế cục trong pháp chu lại có sự thay đổi mới.

Hiện tại bốn tên nữ tu chính đạo đã bị nhốt trong một khoang bày biện xa hoa.

Bởi vì có mệnh lệnh của hắn, bốn tên nữ tu chính đạo kia cũng không bị thương, chỉ là hiện tại đang bị chín tên nữ tu Thiên Sinh giáo bao bọc vây quanh, cưỡng ép quan sát một mặt thủy kính dùng thuật pháp gọi ra.

Hình ảnh trong thủy kính là hắn đang thải bổ Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng Lưu Lam hoàng triều... Cùng Văn Nhân Linh Sắt.

Đúng vậy, những tình cảnh kia, bao gồm rất nhiều động tác, ngay cả hắn chưa thử chưa thấy!

Sức tưởng tượng của lô đỉnh Thiên Sinh giáo thật sự phong phú!

Hơn nữa, hiện tại Văn Nhân Linh Sắt đã tỉnh, lại không ra tay ngăn cản?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đi vào bên trong pháp chu.

Tầng cao nhất, trong khoang duy nhất, lư hương mạ vàng phun ra khói xanh, cả phòng mùi thơm ngát thấm vào phế phủ, trong lúc yên lặng lại tẩm bổ thần hồn nhục thân.

Trên vân sàng cách lư hương không xa, Văn Nhân Linh Sắt cầm một tấm Truyền Âm Phù đặc chế, đang không ngừng thôi động.

Nàng vừa kết thúc truyền âm với Thành Chủ, bản năng cảm thấy tình huống bên Thành Chủ không đúng, vì vậy muốn biết rõ ràng lý do cụ thể, chỉ có điều đưa từng luồng pháp lực vào, từ đầu đến cuối một bên khác của Truyền Âm Phù không có đáp lại.

Văn Nhân Linh Sắt nhẹ cau hàng mày ngài, đứng lên, chuẩn bị trực tiếp trở về thủ phủ Yến Tê thành.

Nhưng ngay lúc này, bóng dáng Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện ở trong khoang.

Văn Nhân Linh Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn nói chuyện đã thấy Bùi Lăng tiến lên, một phát ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng.

Bùi Lăng cười hỏi: "Văn Nhân tiền bối, có muốn lĩnh giáo Nhân Gian Cực Lạc của bản Thánh Tử không?"

Lúc nói chuyện, bàn tay lớn của hắn đã cực kỳ không thành thật đạo chơi trên người Văn Nhân Linh Sắt.

Hô hấp của Văn Nhân Linh Sắt lập tức trở nên dồn dập, nàng vừa tùy ý để Bùi Lăng làm xằng làm bậy trên người mình, vừa trả lời:

"Lần, lần sau... Bây giờ... Ta có việc... Cần... Cần lập tức... Lập tức trở về thủ phủ một chuyến..."

Nghe thấy Văn Nhân Linh Sắt có việc muốn đi, Bùi Lăng lập tức thất vọng.

Mặc dù hiện tại hắn ép buộc Văn Nhân Linh Sắt ở lại, chắc chắn đối phương cũng sẽ đồng ý nhưng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, chợt nói: "Vậy lần sau so tài nữa, ngươi trở về trước đi."

Văn Nhân Linh Sắt nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy bốn tên nữ tu chính đạo kia... Có phải... Có chỗ nào đắc tội... Ngươi không?"

Bùi Lăng nói: "Không có chỗ nào đắc tội."

"Nhưng ta nhiều lần cho bốn người kia cơ hội chạy trốn, chẳng biết tại sao bốn người kia vẫn ở lại trên pháp chu, không có ý rời đi."

"Nếu ngươi thuận tiện, lần này hãy đưa các nàng rời đi."

"Thế nhưng, ta muốn xóa bỏ ký ức của bọn họ trong khoảng thời gian này."

Văn Nhân Linh Sắt lại lập tức lắc đầu, nói: "Lần này ta... trở về thủ phủ là có việc gấp, không thể trì hoãn!"

"Cách làm người của ngươi, ta... Ta cũng coi như yên tâm "

"Bốn hậu bối kia đã không đắc tội ngươi, vậy phiền ngươi giúp đỡ quan tâm một chút."

"Chờ... Chờ lần sau tới, lại đưa người đi"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Tốt!"

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, chợt không trì hoãn nữa, lúc này tránh khỏi cánh tay Bùi Lăng, trực tiếp chui ra khỏi pháp chu, nhanh chóng đi xa.

Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi vào khoang giam giữ bốn tên nữ tu chính đạo.

Trong khoang này sa nặng từng đống, đốt một trụ hương dây màu hồng nhạt, tản ra mùi ngọt ngào kiều diễm.

Toàn bộ phòng phủ thảm nỉ dày cả tấc, đạp lên mềm mại như mây, trong lúc đi lại có một loại cảm giác mộng ảo không chân thực.

Chính giữa khoang treo cao một mặt thủy kính to lớn, ở xung quanh còn có rất nhiều thủy kính có to có nhỏ bảo vệ, tất cả thủy kính đều rõ ràng rành mạch.

Trong thủy kính to lớn là Văn Nhân Linh Sắt chiến bại, để Bùi Lăng thành công ra tay.

Chương 2023: Có việc gấp... (2)

Trong thủy kính nhỏ xung quanh là đủ loại chi tiết, hoặc da thịt như tuyết, hoặc tóc ngắn tung bay, hoặc eo nhỏ nhắn như liễu, hoặc bàn tay lớn đè xuống...

Ánh mắt của bốn nữ tu Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên còn có Thẩm Âm Trần đều chăm chú nhìn thủy kính lớn, vẻ mặt vô cùng giãy giụa nhưng mí mắt lại không thể khép lại, hiển nhiên đã bị thủ đoạn gì đó khống chế, thân bất do kỷ.

Cách đó không xa, Hoa Quế Dung cùng chín tên nữ tu Thiên Sinh giáo quần áo mỏng nhẹ, dáng vẻ uyển chuyển mị hoặc đang dùng giọng nói ngọt mềm điệu đà tiến hành giảng giải cho càng nàng: "Một chiêu này là kề vai chiến đấu của Thánh giáo ta, tư vị tuyệt không thể tả..."

"Một thức này của Thánh giáo ta... Cực kì khó học, chủ nhân đúng là kinh tài tuyệt diễm, lại đã luyện được."

"Hiện tại cái này gọi là...

Bốn tên nữ tu chính đạo đã sớm sắc mặt đỏ hồng, chóp mũi thấm ra mồ hôi mịn, mặc dù biết đây là mánh khoé của yêu nữ ma môn, nhưng nhìn hình ảnh lả lướt trong thủy kính vẫn là tim đập rộn lên, thân thể không chịu khống chế nóng lên.

Nhưng đúng lúc này, tất cả thủy kính đột nhiên bị một luồng lực lượng vô hình xóa đi trong chớp mắt.

Hoa Quế Dung và đám nữ tu Thiên Sinh giáo lập tức khẽ giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người huyền bào, chẳng biết đã xuất hiện ở trong khoang từ lúc nào.

Đám lô đỉnh lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng uốn gối hành lễ:

"Tham kiến chủ nhân!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt phân phó: "Đi xuống trước đi"

Hoa Quế Dung và chín người lập tức lĩnh mệnh lui ra.

Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua trên người bốn tên nữ tu chính đạo bên cạnh, trong nháy mắt giải trừ tất cả phong ấn trên người các nàng.

Không đợi bốn người mở miệng, hắn lại nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này, các ngươi cứ ở trong khoang này."

"Không có bất kỳ kẻ nào đến làm phiền các ngươi nữa."

"Nếu cần tài nguyên tu luyện gì, cũng có thể trực tiếp đến tầng trên tìm ta."

Nói xong, cũng không đợi bốn người trả lời, bóng dáng Bùi Lăng lập tức biến mất, lại đã trực tiếp rời đi.

Sau khi hắn đi, cuối cùng bốn người Lâm Hàm Yên đã lấy lại tinh thần, sắc mặt bọn họ đều vô cùng sợ hãi, tình cảnh này còn đáng sợ hơn những tình cảnh làm người tìm đập đỏ mặt nhìn thấy trong thủy kính trước đó!

Lần này Văn Nhân tiền bối đến đây muốn giao thủ với Bùi Lăng, kết quả cho tới bây giờ Văn Nhân tiền bối chưa từng xuất hiện, ma đầu Bùi Lăng kia lại xuất hiện!

Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể Văn Nhân tiền bối đã thua!

Lấy bản tính của ma đầu Bùi Lăng kia, cũng dám làm nhục Tông Chủ phu nhân tông môn nhà mình trước mặt mọi người, một khi Văn Nhân tiền bối rơi vào trong tay ma đầu kia...

Bốn nữ tu lập tức không dám suy nghĩ tiếp, Lâm Hàm Yên lẩm bẩm nói: "Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão... Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão không thể xảy ra chuyện!"

Triệu Quyên Quyên cũng hơi hoảng hốt nói: "Không sai Văn Nhân tiền bối tu vi cao như vậy, dù thua cũng có thể bỏ chạy..."

Thẩm Âm Trần kiềm chế sự hoảng hốt, gật đầu thật mạnh: "Hình ảnh trong thủy kính đều là giả!"

Trần Tĩnh Mộng liên tục phụ họa nói: "Đúng! Giả! Giả! Nhất định là giả...

Ngày kế tiếp.

Mưa bụi tỉnh mịn như lông trâu rơi xuống từ trời cao, lúc rơi xuống xung quanh pháp chu lập tức bị trận pháp phòng hộ chống ra, hội tụ thành dòng suối nhỏ, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Boong thuyền pháp chu.

Bùi Lăng đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa...

Đại chiến sắp đến, hắn nhất định phải giữ trạng thái đỉnh phong, tất nhiên không thể đi lĩnh giáo Nhân Gian Cực Lạc của Thiên Sinh giáo ngay lúc này, một bóng dáng uyển chuyển phi độn đến từ đằng xa.

Nàng mị nhãn như tơ, mềm mại như rắn, chính là Hoa Dục Nhiên mà Bùi Lăng phái đi đưa chiến thư cho Thành Chủ Yến Tê thành!

Vèo! l Chẳng mấy chốc, Hoa Dục Nhiên xuyên qua trận pháp, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào pháp chu.

Nhìn thấy Bùi Lăng, nàng lập tức tiến lên hành lễ, thiên kiều bá mị nói: "Chủ nhân, thiếp thần may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã đưa chiến thư đến tay Thành Chủ Yến Tê thành!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Thời gian, địa điểm"

Hắn không hỏi Thành Chủ Yến Tê thành có đồng ý khiêu chiến của mình hay không, chỉ có lần thứ nhất khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, hắn mới cần chứng minh thực lực của mình với người trong thiên hạ! Chứng minh tư cách của mình!

Nhưng sau khi thắng một trận đại chiến kia, lần nữa đối mặt với sự khiêu chiến của hắn, Tông Chủ tám môn phái khác chỉ có hai sự lựa chọn "dám" và "không dám"!

Bùi Lăng là Thánh Tử ma tông, tất cả tông môn chính đạo không thể lựa chọn "không dám"!

Quả nhiên, Hoa Dục Nhiên nghe vậy, lập tức nũng nịu nói: "Chủ nhân, Thành Chủ Yến Tê thành nói thời gian là hai ngày sau, địa điểm ở Vô Vọng trạch"

Vô Vọng trạch...

Bùi Lăng không thấy bất ngờ, Vô Vọng trạch rộng rãi lại hoang vắng, ít ai lui tới, ngay cả phi cầm tẩu thú cũng vô cùng thưa thớt, Chiến đấu ở nơi đó không cần lo lắng tổn thương tới người vô tội, đôi bên đều có thể thoải mái ra tay.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức gật đầu nói: "Ta đã biết."

"Ngươi lui ra đi"

Hoa Dục Nhiên lưu luyến không rời nhìn hắn một chút, lúc này mới hành lễ nói: "Vâng!"

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức điều khiển pháp chu phi độn đến trung tâm Vô Vọng trạch.

Chương 2024: Ngày đại chiến

Thoáng cái đã qua thời gian hai ngày.

Vô Vọng trạch, chỗ sâu.

Cơn mưa nhỏ tầm tã kéo dài chưa ngừng, mây đen càng ngày như hội tụ, như từng tấm vải màu mực phủ lên bầu trời báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới.

Lúc đến giữa trưa, sắc trời ảm đạm.

Trong tiếng sấm ù ù nổ tung, mưa to hùng hậu.

Dưới sự tẩy rửa của nước mưa, nước bùn xám đen chuyển thành màu đỏ thẫm vẩn độc, đan xen với màu xanh biếc hoạt bát, cùng chướng khí đủ mọi màu sắc, hình thành một bức tranh xinh đẹp lại quái đản.

Pháp chu to lớn bỏ neo giữa không trung, như con cự thú nghi lại trong mưa gió, trên tầng cao nhất của pháp chu.

Bùi Lăng ngồi một mình ở chủ vị, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên, hắn đã nhận ra điều gì đó, lập tức mở hai mắt ra, đứng dậy từ trên bảo tọa, bước ra một bước đã xuất hiện phía trước boong thuyền.

Sau một lát, một luồng kiếm ý bay lên từ chân trời, độn quang như cầu vồng nối với mặt trời, trong nháy mắt mở ra màn mưa nơi này, rơi xuống không trung gần pháp chu, kiếm quang lóe lên hiện ra một nam tử trung niên áo xanh giày đen, trúc quan cách mang, ánh mắt hắn ta sáng rực, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý dày đặc tự phát trảm diệt tất cả giọt mưa đến gần.

Khí tức Hợp Đạo, kiếm ý thuần túy, là Thái Thượng trưởng lão Hàn Ảm Kiếm tông!

Sắc mặt Bùi Lăng không có quá nhiều biến hóa, hôm nay là ngày hắn quyết chiến với Thành Chủ Yến Tê thành, lúc này kiếm tu Hàn Ẩm Kiếm tông đến đây, chắc cũng muốn đứng ngoài quan sát trận chiến này giống lần ở Lưu Lam hoàng triều.

Lúc này, trong mưa to đột ngột xuất hiện một ngọn núi xanh nguy nga như mộng ảo, một lão giả tay áo bồng bềnh, cao quan đai lưng rộng nhanh chân bước ra từ trong núi, khí tức hắn ta trong trẻo mờ mịt, lại là người Cửu Nghi sơn.

Ngay sau đó, nhánh hoa dò xét hư không, mầm non nảy mầm như mùa xuân, nụ hoa hồng nhạt nhanh chóng sinh ra, hé nỡ.

Thiếu nữ thải y nhẹ nhàng vẻ ngoài xinh đẹp như mười sáu nhẹ nhàng đi từ trong nụ hoa, đây là tu sĩ Tố Chân Thiên.

Cũng không lâu lắm, loan điểu kêu vang, xe phượng ròng rọc kéo nước, xuyên qua màn mưa trùng điệp, nhanh chóng tới gần pháp chu.

Rèm châu rừng đống khẽ động, nhìn thoáng qua khe hở sẽ thấy bên trong có một người mũ phượng khăn quàng vai, địch y phượng giày, chính là đương kim Hoàng hậu Lưu Lam hoàng triều!

Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều...

Cũng đến quan chiến, nhưng cảnh tượng lại hoàn toàn khác với lần trước khiêu chiến Lưu Lam hoàng triều.

Lần trước sứ giả tứ tông kia, ngoại trừ Phó Đạo Huyến muốn nghe ngóng tung tích của đệ tử, ba tông khác đều chỉ là một vài trưởng lão và đệ tử phổ thông.

Lần này, toàn bộ đều là nhân vật quan trọng các tông, ít nhất cũng là cấp độ Thái Thượng trưởng lão!

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng khẽ gật đầu, bình tĩnh tiếp tục chờ đợi, người quan chiến các tông đến trước cũng không có ý muốn trò chuyện với Bùi Lăng.

Phía trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, tiếng mưa rơi to lớn.

Giữa thiên địa lại là một mảnh vắng vẻ, chỉ nghe tiếng mưa to ầm ầm, không có chút tạp âm nào.

Lại sau một lúc lâu, một chiếc chiến xa đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở chân trời.

Bộ chiến xa này có kiểu dáng cổ xưa, khí tức xa xưa, xe có lọng che như dù, kỳ phiên đón gió phần phật bay múa, trên bánh xe điêu khắc trộm khúc văn liên miên, lúc phi độn có tiếng sông lớn trào lên, xen lẫn với tiếng sấm sét trên vòm trời như đạp lôi mà tới.

Động tác của năm con khôi thú huyền thiết to lớn trước chiến xa đều nhịp, lao vụt vào hư không. Chỉ là một chiếc xe lại có khí thế hùng hậu, như quân vạn mã công kích trong mây.

Tốc độ kia cực nhanh như điện chớp, lúc trước vẫn là một chấm nhỏ ở chân trời xa xôi, ngay sau đó đã đi đến gần pháp chu.

Ngay sau đó, chiến xa không có dấu hiệu nào dừng lại, năm thú như một thể, đều dừng lại trong nháy mắt.

Sau đó kỳ phiên khẽ nhúc nhích, một bóng dáng khôi ngô ngang tàng nhanh chân đi ra từ trong xe.

Hắn ta giáp trụ đầy đủ, mặt nạ đen nhánh hoàn toàn che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con ngươi sáng tỏ kiên định như bàn thạch.

Hai tay đều cầm một chiếc cự phủ to lớn, sau lưng mọc lá cờ bảy mặt, trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh cự phủ dáng vẻ giản dị tự nhiên, khí tức cường đại hung hãn.

Lúc cất bước như gió thổi lôi đánh, lại mênh mông như đại dương, khí phách cường hãn, uy vũ, cương mãnh.

Như một hung thú bị bộ chiến xa vô cùng cổ xưa này đưa đi từ thời đại Viễn Cổ đến Thái Cổ, chỉ đứng ở nơi đó đã cho người ta một loại cảm giác hoảng sợ.

Chính là Thành Chủ Yến Tê thành đương nhiệm!

Trong chớp mắt thấy vị Thành Chủ Yến Tê thành này, tất cả mọi người ở đây đều giật mình!

Khí tức của đối phương cường đại đến mức hơi không bình thường!

Chỉ có điều, bốn người chính đạo đến đây quan chiến nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía cờ xí bảy mặt sau lưng Thành Chủ, sắc mặt lập tức nghiêm nghị.

Lúc này, vẻ mặt Bùi Lăng cũng trở nên nghiêm nghị nhìn về phía Thành Chủ.

Sư tôn Dược Dạ Thư từng nói, Thành Chủ Yến Tê thành và Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều đương nhiệm có thực lực tu vi sàn sàn nhau.

Chương 2025: Chỉ tiến không lùi!

Hắn có thể chiến thắng Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, thì có thể thắng Thành Chủ Yến Tê thành này!

Chỉ có điều, rõ ràng khí tức của vị Thành Chủ Yến Tê thành trước mắt mạnh hơn vị Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều kia rất nhiều!

Loại cảm giác áp bách đập vào mặt này như muốn làm người nghẹt thở, khiến Bùi Lăng nhớ tới lúc đối mặt với hình thái cuối cùng của [tạo hóa chi chủng] !

Đây là uy áp kinh khủng chỉ Hợp Đạo đỉnh phong mới có!

Trận chiến này nhất định phải cẩn thận!

Ngay lúc Bùi Lăng suy nghĩ những điều này, giọng Thành Chủ Yến Tê thành âm vang nói: "Lão phu Thiết Hùng Thác là Thành Chủ Yến Tê thành đương nhiệm."

"Chấp nhận ước hẹn của Thánh Tử Trọng Minh tông, đến đây phó chiến."

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này cũng bay ra pháp chu, đạp không mà đứng, sắc mặt cung kính nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng gặp qua Thành Chủ."

"Trận chiến này không liên quan đến bất kỳ ân oán gì của hai tông, chỉ vì nghiệm chứng đại đạo của ta!"

Thiết Hùng Thác khẽ gật đầu, sau đó thu hồi chiến xa nhìn quanh một vòng, lại nhìn về phía Bùi Lăng: "Nếu ngươi chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu.

Nghe vậy, tu sĩ quan chiến của bốn tông đều không do dự chút nào, nhanh chóng đi ra bên ngoài Vô Vọng trạch.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lập tức truyền âm cho Thi Nam Tử: "Các ngươi khống chế pháp chu nhanh chóng rời xa."

Thi Nam Tử đáp: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc nàng đã điều khiển pháp chu bay lên trời, nhanh chóng chạy ra bên ngoài Vô Vọng trạch.

Đưa mắt nhìn pháp chu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Bùi Lăng nhìn sang Thiết Hùng Thác: "Yến Tê thành chủ, mời!"

Mưa như trút nước.

Mây đen buông xuống, sắc trời ảm đạm như đêm.

Tử điện đi khắp trong mây, tiếng sấm ầm ầm như thủy triều bành trướng, âm vang lăn ra bốn phương tám hướng.

Ngay sau đó, bóng dáng Thành Chủ Yến Tê thành đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt lao về phía Bùi Lăng, hắn ta giơ cao song chùy trong tay, đột nhiên nên xuống!

Cùng lúc đó, trường đao sau lưng Bùi Lăng rào rào, Cửu Phách Đao đã ra khỏi vỏ.

Trong chớp mắt phi độn về phía Thành Chủ, huyết nhận như vạch phá bầu trời, hung hăng chém xuống...

Oanh!

Song chùy và Huyết Đao chạm vào nhau phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, không gian như sóng nước dập dờn ra tầng tầng lớp lớp, nơi đi qua nước mưa chôn vùi từng khúc, trong chốc lát lại lấn át tiếng sấm chớp phía trên bầu trời.

Ầm!

Chỉ trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn tràn trề đập vào mặt, chỉ một thoáng như là ngôi sao rơi xuống, bay ngược ra, đập ầm ầm xuống mặt đất.

Vũng bùn phía dưới bị nện ra một cái hố sâu to lớn, nước bùn xám đen như do dự một lát, mới nhanh chóng chảy ngược vào trong hố.

Vết nứt như mạng nhện lấy hố sâu làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.

Vô số bọt khí cuồn cuộn bốc lên, nấn ná nguyên tại chỗ không biết bao nhiêu năm tháng bị chướng khí cọ rửa thành hình dạng lam lũ.

Toàn bộ Vô Vọng trạch đất rung núi chuyển như xảy ra chấn động kịch liệt.

Thành Chủ không cho Bùi Lăng cơ hội thở dốc, song chùy rời tay bay ra, trong nháy mắt hóa thành hai thanh trọng chùy kích cõ tương đương với ngọn núi, vào lúc cực kỳ nguy cấp lại đánh về phía Bùi Lăng trong hố sâu.

Cùng lúc đó, cự phủ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn ta nhanh chóng rơi xuống, chủ động rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Hai tay Thành Chủ cầm búa, đột nhiên chém ra!

Thân búa vốn giản dị tự nhiên như tia sáng ảm đạm lướt qua, trở nên vô cùng sáng tỏ như nắng gắt giữa trời, chiếu rọi muôn phương! Một bên búa hiện ra vân triện "Phá", một bên khác là vân triện "Tà", lưỡi búa lấp lóe tia nhọn rét lạnh, vạch phá không gian, phá nát hư không, mang khí thế khai thiên tích địa ầm vang rơi xuống!

Trông khí thế như không thể cản, khiến toàn bộ phương thiên địa này như muốn chia làm hai nửa.

Trong quá trình này, ánh sáng mênh mông càng thêm sáng tỏ, đường hoàng quang minh, uy vũ hùng hách như sóng dữ cuồn cuộn càn quét toàn trường.

Toàn bộ nơi dưới sự quản lý của Yến Tê thành, tất cả sinh linh Hợp Đạo trở xuống dù có khai trí hay không, vào lúc này đều sinh ra cảm giác run rẩy khó mà miêu tả, suy nghĩ e ngại mãnh liệt tuôn ra như muốn phủ phục.

Lúc này, Bùi Lăng còn chưa kịp đứng lên từ dưới đất, chỉ thấy lưỡi nhọn sắc bén vô song đã ôm theo ánh sáng trắng sôi trào mãnh liệt gào thét tới, trong chớp mắt đã muốn bao phủ hắn hoàn toàn.

Lưỡi búa chưa đến người, không ngờ uy thế vô cùng kinh khủng của nó ép tới mức hắn hít thở cũng khó khăn.

Trong nơi tối tăm như có một loại khảo tra điên cuồng tấn công tâm hồn: Tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt!

Bùi Lăng nhướn mày, chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, thực lực hiện tại của Thành Chủ Yến Tê thành này đã vượt xa bất kỳ một vị Tông Chủ chín môn phái nào mà hắn từng thấy vào lúc trước!

Không kịp suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói:

"Nghịch!"

Giọng nói này lạnh băng quỷ quyệt, sau khi rơi xuống như là một đạo chiếu lệnh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phương thiên địa này, trong chốc lát quy tắc và trật tự trong phương thiên địa này bắt đầu xảy ra một loạt biến hóa.

Song chùy của Thành Chủ sắp rơi xuống, bắt đầu rút lui dọc theo quỹ tích rơi xuống.

Chương 2026: Chỉ tiến không lùi! (2)

Lưỡi búa dừng lại giữa không trung, trong nháy mắt hai chữ vân triện "Phá": "Tà" thoát khỏi thân búa, phi không mà lên, trong nháy mắt hóa thành phù văn to lớn, tản ra lực lượng pháp tắc hùng hậu, chống cự thiên địa sau khi bị sửa đổi trật tự.

Động tác vung vẩy cự phủ của Thành Chủ cũng tại bắt đầu rút lui, nhưng trong nháy mắt hắn ta âm vang nói: "Binh!"

Tiếng nói của hắn ta cương mãnh, cường ngạnh, lạnh băng, lộ ra sự kiên định không thể nghi ngờ.

Thoáng chốc, lại một loại quy tắc kỳ diệu hoàn toàn mới cưỡng ép dung nhập vào phương thiên địa này, trong nháy mắt dường như ở nơi đây chỉ có thể tiến lên, không cho phép bất kỳ lui lại gì!

Động tác đang muốn thu hồi cự chùy của Thành Chủ lập tức dừng lại.

Ngay sau đó, không gian vỡ vụn, cự phủ đột nhiên chém xuống!

Song chùy gào thét, dọc theo vừa rồi quỹ tích tiếp tục rơi đập.

Ngay lúc này, Bùi Lăng đã đứng lên từ trong hố, hắn nhanh chóng đánh ra pháp quyết, khí thế quanh người hắn đột nhiên tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt đến Hợp Đạo tiền kỳ đỉnh phong, khoảng cách Hợp Đạo trung kỳ chỉ kém một đường!

Đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Cũng là thuật pháp mà hắn không dùng đến trong trận chiến với Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều trước đó!

Ngay sau đó, giọng nói của Bùi Lăng quỷ quyệt, rộng lớn:

"Chúng!"

Nói sao làm vậy, toàn bộ thiên địa lập tức xuất hiện lít nha lít nhít phục khắc thể cự phủ, từng bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, duỗi ra từ trong hư không, nắm chặt cán búa của những phục khắc thể này.

Bàn tay khổng lồ vung phục khắc thể cự phủ, hung hăng chém về phía Thành Chủ, song chùy, cự phủ.

Không gian như mặt băng chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc, mặc cho mũi nhọn sắc bén tranh nhau chen lấn xuyên qua, mang theo khí thế gió sấm gào thét, vô tận quang minh ầm vang rơi xuống!

Vân triện "Phá" và "Tà" rực rỡ muôn màu chiếu sáng hư không, uy thế của những phục khắc thể cự phủ này gần như không khác bảo vật trấn tông Yến Tê thành chút nào!

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Song chùy lập tức bị phục khắc thể cự phủ ngăn trở, nhưng [Phá Tà Phủ] là bảo vật trấn tông Yến Tê thành, trong khoảnh khắc đánh nát vô số phục khắc thể!

Nhưng cảnh tượng như vậy chỉ kéo dài chớp mắt, đã bị càng ngày càng nhiều phục khắc thể ngăn trở.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đứng trên mặt đất nước bùn tung hoành, hơi ngửa đầu.

Trên đỉnh đầu hắn, bàn tay khổng lồ dày đặc bầu trời, mỗi một bàn tay khổng lồ vẫn cầm một thanh phục khắc thể cự phủ lấp lóe ánh sáng.

Những phục khắc thể cự phủ này như cài răng lược, tầng tầng lớp lớp, lúc so le vẫn chém tất cả công kích đánh về phía hắn.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục ra tay phản kích, lại nghe Thành Chủ rào rào quát: "Xa!"

Cự phủ và song chùy vốn bị ép dừng lại trong biển búa, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng hùng hậu, mũi nhọn rét lạnh trảm phá hư không, trảm diệt mưa gió, như cành khô bẻ gãy, chặt đứt tất cả phục khắc thể cự phủ và bàn tay khổng lồ còn lại!

Con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, lập tức muốn bỏ chạy tránh né, tâm niệm mới động lại phát hiện thân thể của mình không thể lui lại.

Trong lòng đột nhiên hiểu ra: Nơi đây, có thể đi vào không thể lui! Hiện tại hắn phải đón đỡ chính diện tất cả công kích của Thành Chủ!

Chỉ mới thoáng do dự, cự phủ đã chém tới đỉnh đầu, mặc dù chưa từng hoàn toàn rơi xuống, nhưng khí thế phá vỡ căng gãy, đánh đâu thắng đó, không ngờ lại cách không để lại một vết máu dài cả tấc trên mi tâm của hắn!

Giọt máu ấm áp thuận theo xương mũi chậm rãi trượt xuống, nguy cơ sinh tử trước mắt, Bùi Lăng âm u lạnh lẽo, mờ mịt nói:

"Quên!"

Oanh! !!

Mặt đất bị cự phủ chém ra một cái khe tĩnh mịch hẹp dài, toàn bộ Vô Vọng trạch một chia thành hai, nước suối, dung nham nhao nhao phun ra từ lòng đất.

Lưu huỳnh, hơi khói, chướng lệ... Xen lẫn quấn quanh, màu sắc phía trên vũng bùn càng thêm rực rỡ, bùn cát tung hoành chảy xuôi, Vô Vọng trạch như bánh ngọt bị đánh nát, tàn tạ không chịu nổi, sương mù đục ngầu tùy ý tản ra.

Trong cơn mưa to như trút nước, bóng dáng Bùi Lăng đã xuất hiện ở phía xa không trung, vết máu trên mi tâm hắn chịu tác dụng của pháp tắc "Nghịch", tốc độ cực nhanh khỏi hẳn.

Nhìn tình cảnh này, tất cả tu sĩ quan chiến nơi xa giật mình, ba đầu pháp tắc!

Lão giả Cửu Nghi sơn vô thức vuốt râu dài, trầm giọng nói:

"Thánh Tử Trọng Minh tông này lại đồng thời khống chế ba đầu pháp tắc"

Nữ tu thải y như có điều suy nghĩ: "Đầu pháp tắc thứ nhất, nghịch chuyển kết quả; đầu pháp tắc thứ hai, phục khắc mục tiêu; còn đầu pháp tắc thứ ba... Hình như là phá giải pháp tắc của người khác?"

"Loại tuổi tác này, thực lực thế này, khó trách sau khi hắn khiêu chiến Chung Quỳ đạo hữu xong, lại đám tiếp tục đến đây khiêu chiến Thiết đạo hữu."

Kiếm tu trung niên chậm rãi nói: "Trận chiến này, nếu Bùi Lăng thua cũng không sao."

"Nếu thắng, chắc tiếp theo hắn sẽ khiêu chiến một cái trong số Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên hoặc là Hàn Ảm Kiếm tông ta."

Trong xe phượng, Hoàng hậu ngồi bên trong, nói: "Trong hai trận chiến trước, Bùi Lăng này đều quá đột ngột."

"Không ai ngờ...

"Nhưng nếu tiếp theo còn có cuộc chiến thứ ba, chắc chắn sẽ có người bên một phương ma môn tới."

Chương 2027: Pháp tắc đối đầu

Lão giả Cửu Nghi sơn lắc đầu, bình thản nói: "Không!"

"Thiết đạo hữu, sẽ không thua!"

Vẻ mặt những người khác nghiêm nghị, đều rối rít gật đầu.

Thủ phủ Yến Tê thành.

Chuông cổ vang lên ba lần, rất nhiều giáp sĩ trên diễn võ trường cùng nhau thở phào, nhanh chân rời khỏi trận pháp rèn luyện thân thể, nhanh chóng mặc áo, ai đi đường nấy.

Phố dài lui tới vội vàng, náo nhiệt mà không ồn ào.

Tất cả ngay ngắn trật tự, vận chuyển như thường.

Phủ Thành Chủ.

Phòng tu luyện.

Trận pháp hơi dao động, một bóng dáng uyển chuyển lập tức đi vào nơi đây, nàng tóc ngắn bay lên, ngũ quan tinh xảo, dáng người linh lung bao bọc trong nhuyễn giáp, tinh tế mà mạnh mẽ, nhìn lại tư thế hiên ngang, chính là Văn Nhân Linh Sắt.

Nàng dùng thần niệm quét qua, phát hiện trong phòng không người, lập tức thay đổi sắc mặt.

Nàng đã sớm trở về thủ phủ nhưng chưa từng thấy Thành Chủ, đã bị đại trận hộ thành vây khốn!

Thành Chủ Thiết Hùng Thác đoán chắc nàng sẽ sớm trở về, cố ý sửa đổi đại trận!

Hiện tại phát hiện Thành Chủ không còn ở trong thành, trong lòng Văn Nhân Linh Sắt càng thêm lo lắng, hơi suy nghĩ, lập tức chạy đến một nơi nào đó.

Một lát sau, nàng bước vào một tòa thạch điện cao lớn.

Trong điện có rất nhiều binh khí lơ lửng, nhiều như rừng, phong phú như biển.

Văn Nhân Linh Sắt cũng đối mặt với mũi nhọn vô tận chĩa thắng vào như Thiết Hùng Thác trước đó, vẫn đi vào chỗ sâu biển binh khí.

Cuối cùng, nàng đi tới cuối biển binh khí, nơi đây hư không mênh mông, không có vật gì.

Bảo vật trấn tông [Phá Tà Phủ] vốn nghi lại ở đây, đã không thấy tăm hơi!

Văn Nhân Linh Sắt nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, Thành Chủ đã nhận khiêu chiến của Bùi Lăng!

Trước đây không lâu, nàng vừa thử thực lực của Bùi Lăng, lúc ấy toàn lực ra tay nhưng Bùi Lăng lại thắng không tốn chút sức nào, thậm chí không sử dụng thủ đoạn át chủ bài đã dùng lúc chiến đấu với Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều.

Hiện tại cho dù Thành Chủ cầm [Phá Tà Phủ], phần thắng trong trận chiến này vẫn không cao!

Thế nhưng, lấy cách làm người của Bùi Lăng lúc cứu nàng ở trong Độ Ách uyên, cho dù Thành Chủ thất bại, chắc chắn Bùi Lăng cũng không giết chết.

Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều cũng là như thế.

Hiện tại điều nàng lo lắng, không phải chuyện Thành Chủ tiếp nhận khiêu chiến của Bùi Lăng, mà là ngày đó Thành Chủ sớm truyền vị cho nàng, trong lời nói lại là uỷ thác lúc lâm chung, sắp xếp hậu sựt Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng rời khỏi thạch điện.

Trong giây lát, nàng xuất hiện trong một tòa hang động đá vôi.

Khác với thạch điện, bóng dáng nàng vừa từ hư hóa thực ở nơi đây, một đầu linh thú thân nai đuôi trâu đã đạp lửa hiện ra, chặn đường đi.

Hai con ngươi linh thú sáng rực, miệng nói tiếng người: "Đây là cấm địa Yến Tê thành, chỉ có Thành Chủ đương thời và tổ sư các đời mới có thể vào trong"

"Văn Nhân Linh Sắt, ngươi là Thái Thượng trưởng lão tông ta, cũng phải hiểu quy củ"

Sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt không có bất kỳ thay đổi gì, nhanh chóng nói: "Ta không định tự tiện xông vào cấm địa, chỉ đến hỏi một vấn đề."

"Mấy ngày nay, Thành Chủ có từng tiến vào cấm địa không?"

Linh thú khẽ gật đầu: "Tiến vào một lần!"

Nghe vậy, trong lòng Văn Nhân Linh Sắt lập tức cảm giác nặng nề, không còn nói nhảm một chữ, quay đầu rời đi.

Rời khỏi cấm địa, nàng thi triển độn pháp nhanh chóng chạy tới phương hướng Lưu Lam hoàng triều.

Nàng muốn đi tìm Dược tiên nữt Việc đã đến một bước này, chỉ có Dược tiên nữ mới có hy vọng cứu Thành Chủ!

Vô Vọng trạch.

Mưa to cuồn cuộn như thiên hà chảy ngược.

Thiết Hùng Thác cầm cự phủ trong tay, hai thanh cự chùy như ngọn núi treo cao trên đỉnh đầu, đều tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Một kích thất bại, hắn ta không do dự chút nào, hai tay vung xuống lại là một búa, trong nháy mắt chém về phía Bùi Lăng.

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm nghị nhìn qua Thành Chủ, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa hắn sẽ chết dưới búa của đối phương!

Vào thời khắc mấu chốt phải sử dụng pháp tắc lãng quên, khiến khoảng thiên địa này quên lãng pháp tắc do Thành Chủ bố trí. Như thế độn pháp của hắn mới không bị pháp tắc của đối phương áp chế.

Chỉ có điều, đây chắc chắn không phải kế lâu dài!

Hiện tại Thành Chủ thể hiện ra thực lực, thật sự quá kinh người!

Mỗi một lần đôi bên đối đầu trên pháp tắc, đều khiến hắn tiêu hao pháp lực rất hùng hậu, đánh lâu tất bại!

Nhất định phải tốc chiến tốc thắng!

Suy nghĩ xoay chuyển, trong hai con ngươi Bùi Lăng lập tức hiện lên vô số phù văn nhỏ bé.

[Vĩnh Chú thần thông] !

Cùng lúc đó, hắn rộng lớn mở miệng: "Đoạn!"

Ngay sau đó, quanh người Thành Chủ tùy ý quanh quẩn khí thế vô song, trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống.

Trên cổ hắn ta xuất hiện một tơ máu mảnh như sợi tóc.

[Đoạn Đầu Chú] !

Không đợi Thành Chủ áp chế thương thế, Bùi Lăng lại nói mờ mịt nói: "Quên!"

Hai mắt Thành Chủ lập tức rơi vào một mảnh mờ mịt thất thần, trực tiếp quên lãng tất cả mọi chuyện phải làm sau đó, nhưng cự phủ trong tay hắn ta vẫn không dừng lại chút nào, vẫn tỏa ra ánh sáng vô tận chém thẳng vào đầu Bùi Lăng!

Khí thế huy hoàng như mặt trời chói chang trên không, gột rửa thiên hạ, quét hết tất cả tà ma tội nghiệt!

Chương 2028: Binh xe ngựa pháo

Bùi Lăng không có bất kỳ động tác gì, cho đến khi cự phủ sắp chém trúng mình, mới rộng lớn nói: "Nghịch!

Cự phủ lập tức dừng lại, đã không tiếp tục chém về phía Bùi Lăng, cũng không rút lui về.

Trong hư không, hai vân triện "Phá" và "Tà" hơi lấp lóe.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] hóa thành một mảnh quang ảnh u ám, nhanh chóng chạy ra sau.

Ngay chớp mắt Bùi Lăng lui ra sau, hai mắt Thành Chủ lập tức khôi phục sự trong trẻo, lại đã tránh thoát pháp tắc lãng quên, lúc này rào rào quát: "Binh!"

Cự phủ lập tức rơi xuống.

Oanh! !!

Vô Vọng trạch vốn chia năm xẻ bảy, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh bột nhão đục ngầu.

Nước bùn xám đen dạt dào màu xanh biếc, chướng lệ ngũ thải, suối ngầm trong trẻo, dung nham đỏ sẫm... Đều như bột mịn, hỗn hợp là một.

Tơ máu giữa cổ Thành Chủ đã mở rộng như khe rãnh, máu tươi thuận theo vạt áo chảy xuôi, có thể thấy được xương cốt trắng hếu, toàn bộ đầu chỉ có một nửa còn nối với thân thể, nhưng lúc này hắn ta đã khôi phục ký ức, lại lập tức sử dụng pháp lực hùng hậu, đè xuống nguyền rủa trên người.

Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên buông cự phủ trong tay ra.

Cự phủ lơ lửng giữa không trung, hai cái vân triện sáng tắt như hô hấp, trong chớp mắt đã hóa thành một thanh cự phủ che khuất bầu trời, một búa giữa trời, tản ra khí tức khủng bố mênh mông hùng hậu!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng không cho Thành Chủ thời gian đổi chiêu, lúc này chém ra một đao!

Cửu Phách Đao giơ cao, khí thế của hắn lập tức biến hóa như hóa thân thành người cao thượng ở phương thiên địa này, nguy nga như núi, hùng tráng như sấm, uy đam ung mục, quan sát chúng sinh...

Một đạo lưỡi đao huyết sắc to lớn nhanh chóng ngưng tụ thành hình ở bầu trời phía trên đỉnh đầu.

Nó che ngợp bầu trời, uốn lượn vạn dặm như một tòa lục địa màu đỏ, vắt ngang qua toàn bộ trời cao.

Khí thế cuồn cuộn hùng hậu như đại dương mênh mông lao nhanh, vạn sơn quán đỉnh, mãnh liệt mênh mông, không thể địch nổi!

Ngay sau đó, Bùi Lăng rộng lớn to lớn: "Chúng!"

Chỉ một thoáng từng đạo huyết nhận to lớn nhao nhao hiện ra trên bầu trời, cứ như vô số lục địa huyết sắc phi không mà lên, che khuất bầu trời, chiếu rọi mây đen lăn lộn thành màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất.

Cao ngất lăng lệ, trong chốc lát ngăn chặn mưa to cuồn cuộn, chỉ thấy lưỡi đao máu lơ lửng giữa thiên địa, tiếng mưa rơi đột nhiên ngừng lại, cách xa vạn dặm.

Vô số huyết nhận gầm thét rơi xuống, chém về phía Thành Chủ!

Nhưng đối mặt với huyết nhận to lớn vô cùng kinh khủng như vậy, sắc mặt Thành Chủ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bình tĩnh phun ra một chữ: "Ngựa!"

Tiếng nói vừa ra như thiên hiến giáng lâm, quy tắc phương thiên địa này lại xảy ra sự thay đổi.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Vô số huyết nhận to lớn nhao nhao chém xuống, vũng bùn rộng lớn điên cuồng chấn động, vết rách như lưới lại xuất hiện phía trên Tiêu Nguyên kiệt trạch, gào thét lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Suối ngầm, dung nham, nước bùn... Phun ra từ khe hở, tùy ý chảy xuôi.

Vô Vọng trạch hoang vu yên tĩnh không biết bao nhiêu năm tháng, cảnh hoàng tàn khắp nơi, tàn tạ không chịu nổi. Lê bồng thối úy, tiêu nâng tĩnh mịch, chướng khói sương mù như đêm tối, tản ra khắp nơi.

Thành Chủ hoàn hảo không chút tổn hại đạp không mà đứng, rõ ràng trước khi ra tay tất cả công kích đã khóa chặt hắn ta, toàn bộ lại rơi vào hai bên trái phải Thiết Hùng Thác, không hề làm hắn ta bị thương.

Lúc này, cuối cùng hai thanh cự chùy đã rơi vào trong tay Thành Chủ, lão tướng nhấc cánh tay, cự chùy nặng nề tấn công.

Oanh! !!

Tiếng kim thạch va chạm vào nhau ầm vang như vạn quân lôi đình, lấy đó làm trung tâm, tiếng gầm kinh khủng tầng tầng lớp lớp lan ra bốn phía.

Trong nháy mắt đầm lầy phía dưới hiện ra từng vòng gợn sóng to lớn, tất cả cát đá, cỏ cây, khói chướng, nước bùn đều bị đẩy nát thành bột phấn trong tiếng tiếng gầm từng khúc.

Ông!

Bùi Lăng lập tức bị chấn động đến choáng váng, lúc lấy lại tinh thần đã thấy Thành Chủ xuất hiện ở trước người hắn, đơn chùy lao nhanh như rồng, khí thế như sấm sét ngang nhiên đập tới!

Hắn lập tức dùng hai tay giơ cao Cửu Phách Đao, chém về phía cự chùy.

Keng! !!

Trong chớp mắt trường đao chém trúng cự chùy, Bùi Lăng cảm thấy một luồng lực lượng tràn trề bành trướng truyền đến, lấy tu vi hiện tại của hắn, hai tay cũng tê rần.

Nhưng dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên], lực cũ trong cơ thể chưa hết, lực mới lại sinh, thành công đỡ được một chùy này!

Nhưng ngay sau đó Thành Chủ đứng trên cao nhìn xuống, vung lên một cái cự chùy khác, đập ầm ầm vào cự chùy thứ nhất như đóng cọc.

Oanh!"

Trên thân Cửu Phách Đao lập tức truyền đến một luồng lực lượng mạnh mẽ vô cùng kinh khủng, thân thể Bùi Lăng lập tức mất khống chế rơi xuống.

Ẩm! !

Nước bùn khói chướng cỏ cây bắn tung toé như nước thủy triều, Bùi Lăng chạm hai chân xuống đất, lực trùng kích to lớn tạo thành một vùng đất trũng to lớn trên mặt đất.

Cạch cạch cạch...

Song chùy to lớn vẫn áp chế Cửu Phách Đao, lực lượng khổng lồ như núi cao biển rộng như đại dương mênh mông ở trên đó vẫn đang liên tục không ngừng truyền đến.

Nước mưa tuôn rơi, cuồn cuộn như chú.

Chương 2029: Binh xe ngựa pháo (2)

Bùi Lăng dùng hai tay nâng đao, đối chọi với cự chùy, thân thể không ngừng chui xuống đất.

Gần như lực lượng cả người hắn đều bị song chùy kiềm chế.

Vào thời khắc mấu chốt, Bùi Lăng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thành Chủ, trong hai con ngươi của hắn đột nhiên dấy lên hắc diễm cuồn cuộn.

Màu sắc ngọn lửa kia như mực, đậm đặc như thực chất, như lửa lại như là ác ý và nguyền rủa thuần túy.

Ánh mắt Bùi Lăng trở nên vô cùng tà ác, âm u lạnh lẽo, làm liều, bạo ngược... Dường như chiếm cứ đủ loại tai ương ôn dịch từ trời cao, coi ngàn vạn sinh linh như chó rơm.

Trong nháy mắt, sự tà ác bùng lên trong mắt hắn đạt tới cực hạn, ầm vang nở rộ!

[Ôn Tâm Chú] !

Thi triển nguyền rủa, Thành Chủ không phản ứng chút nào, trên mặt đất bên cạnh hắn ta đột nhiên bắt đầu không ngừng bốc lên bọt khí, trong chớp mắt đã như sôi.

Bùi Lăng nhướn mày, không đợi hắn tiếp tục ra tay, cự phủ trong không trung không cần Thành Chủ thôi động, đột nhiên đánh xuống!

Lưỡi búa sáng như ban ngày, hai vân triện "Phá" và "Tà" chiếm cứ bầu trời, ánh sáng lấp lánh như nhật nguyệt giữa trời, khí tức rộng lớn đường hoàng, mũi nhọn đột nhiên rơi xuống, không gian sụp đổ từng khúc, hư không vỡ vụn như mảnh, vạn quân lôi đình cùng nhau vang lên như bị Phá Tà Phủ dẫn dắt, trùng điệp, hùng hậu mênh mông, mang theo phong lôi mưa điện, giáng xuống như thần phạt!

Một búa này rộng lớn đồng thời bao phủ Bùi Lăng và Thành Chủ ở bên trong, như muốn trảm diệt toàn bộ sinh linh ở phương thiên địa này.

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức tiếng nói hùng vĩ, mờ mịt nói: "Quên!"

Tiếng nói vừa ra, lực lượng pháp tắc dao động, lượn lờ khuếch tán, tất cả pháp tắc cũ ở phương thiên địa này đều bị thiên địa lãng quên.

Ngay sau đó, hắn lại âm u lạnh lẽo nói: "Nghịch!"

Tốc độ Phá Tà Phủ rơi xuống lập tức chậm lại, nhưng phù văn treo cao lấp lóe chiếu rọi, thân búa lại không có ý rút lui.

Ngay lúc này, Thành Chủ há miệng, trố mắt hét lớn: "Binh!"

Cây búa to lớn như mới tinh lại từ trong mộng, tốc độ lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vội vàng bổ xuống!

Bùi Lăng duy trì tư thế hai tay nâng đao, quanh người đột nhiên hiện lên từng vòng đường vân màu đỏ sậm, sau khi những đường vân này xuất hiện lại nhanh hội tụ ra sau lưng hắn.

Chỉ chốc lát, một đoàn bóng tối dày đặc đã xuất hiện ở sau lưng hắn.

[Minh Thiên Chi Vụ] !

Sương mù nhanh chóng khuếch tán, nhúc nhích như vật sống, một cánh tay mảnh khảnh tuyết trắng đột nhiên duỗi ra từ bên trong!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng lạnh băng: "Chúng!"

Trong hư không xung quanh hắn lập tức hiện ra tầng tầng lớp lớp phục khắc thể cự phủ, sau đó hội tụ như trường hà, trùng điệp đón lấy cự phủ chân chính.

Thành Chủ rào rào gầm thét: "Xe!"

Phá Tà Phủ chấn động mạnh một cái, thân búa lưu chuyển ánh sáng năm màu rực rỡ như cầu vồng, tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh chiếu rọi toàn bộ phương thiên địa này, gào thét chém xuống, nơi lưỡi dao đi qua, tất cả phục khắc thể lập tức hôi phi yên diệt!

Trong nháy mắt, lưỡi búa đã rơi xuống đỉnh đầu Bùi Lăng và Thành Chủ.

Khí thế phá vỡ căng gãy càn quét khắp nơi, mưa to cũng dừng lại!

Thành Chủ lại hét lớn: "Pháo!"

Ngay sau đó, lưỡi búa sắc bén vô song trực tiếp xuyên qua thể xác Thành Chủ, không hề làm hắn ta bị thương, ngay sau đó uy năng lại lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tiếp tục chém về phía Bùi Lăng!

Lúc này, Bùi Lăng đang bị Thành Chủ dùng song chùy áp chế, trên dưới cả người không thể động đậy. Mưa to như trút nước, hắn đã không thể tránh một búa này nữa, thân tử đạo tiêu gần ngay trước mắt!

Tu sĩ quan chiến nơi xa đứng bật dậy, không chớp mắt nhìn tình cảnh này, tiếng hít thở đột nhiên ngừng lại.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói mềm mại, lạnh băng vang lên sau lưng Bùi Lăng: "Ngủ!"

Lời nói rơi xuống, tiêu tán hòa vào phương thiên địa này.

Toàn bộ sinh linh ở đâu đều cảm nhận được một loại mệt mỏi vô cùng rã rời.

Dường như gánh nặng ngàn cân đè xuống trong lòng, vừa mệt vừa buồn ngủ vừa rã rời, tất cả mọi tâm niệm đều đi xa, chỉ muốn không quan tâm, lập tức ngã đầu ngủ say...

Thành Chủ vốn đang trợn trừng hai mắt lại vô thức kéo xuống, mí mắt nửa mở, tư duy lập tức trở nên vô cùng trì độn.

Khí tức Phá Tà Phủ đột nhiên yên lặng, ánh sáng của hai vân triện "Phá" và "Tà" phía trên bầu trời đột nhiên thu lại, thân búa nhanh chóng ảm đạm, khí thế biến mất, tốc độ giảm nhiều!

Bùi Lăng lập tức rộng lớn, mờ mịt nói: "Quên!"

Thiên địa vắng vẻ, mưa rào xối xả, pháp tắc vừa được Thành Chủ bố trí lại bị thiên địa lãng quên.

Chợt, Bùi Lăng lại một lần nữa mở miệng: "Nghịch!"

Lần này, thân búa Phá Tà Phủ không xuất hiện bất kỳ ý chống cự pháp tắc trật tự thiên địa gì, hai vân triện đang lơ lửng vắng lặng không ánh sáng, cự phủ bắt đầu rơi xuống rút lui dọc theo quỹ tích trước đó...

Cùng lúc đó, động tác của Thành Chủ cũng bắt đầu lui ra sau.

Đầu tiên là thu hồi một chiếc búa lớn trong đó, sau đó là một thanh khác, ngay sau đó Thành Chủ và cả song chùy bay lên trời từng chút một...

Nhưng lúc lui được một nửa, trong đôi mắt nửa mở của Thiết Hùng Thác đột nhiên hiện lên ánh sáng sắc bén như hùng sư bừng tỉnh, rồng ngủ vùng dậy, phút chốc đã khôi phục lại.

Chương 2030: Bản thể và hóa thân

Hắn ta lập tức gầm thét một tiếng: "Binh!"

Ngay sau đó, tất cả rút lui đột nhiên ngừng lại!

Thành Chủ co cùi chỏ xoay người, song chùy sắp tách ra với Cửu Phách Đao lại ngang nhiên rơi xuống.

Khanh!

Bùi Lăng lập tức bị một luồng lực lượng hùng hậu quét bay ra ngoài.

Nước mưa bắn tung toé, hư không rung chuyển, trong chớp mắt sắp rơi xuống đất, một bóng dáng váy áo tinh tế, huyền bào như đêm nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng hắn.

Nàng thướt tha mặc một bộ áo bào đen kiểu dáng đơn giản, tóc đen xõa ra, cần cổ xinh đẹp, khuôn mặt giấu trong bóng tối, không nhìn rõ lắm.

Đây là hóa thân Mạc Lễ Lan của Bùi Lăng!

Sau khi tu vi đạt đến Hợp Đạo kỳ, hắn có thể hoàn mỹ khống chế hóa thân này!

Mặc dù bây giờ ý chí Đọa Tiên còn đang mưu đồ đại kế đánh thức bản tôn ở trong Vĩnh Dạ mộng cảnh, nhưng lực lượng để lại hóa thân cũng đủ cho hắn sử dụng!

Ngay sau đó, Mạc Lễ Lan đưa tay, hai tay nhanh chóng chống đỡ sau lưng Bùi Lãng.

Lực lượng mạnh mẽ khiến Bùi Lăng rơi xuống lập tức truyền đến trên người nàng.

Oanh! !!

Nước bùn cát đá bắn tung toé, cứ như thủy triều to lớn bắn tung tóe ra xung quanh, hai người vững vàng rơi xuống đất, vũng bùn đầm lầy lại bị giẫm đạp thành một mảnh đất khô, dấu vết nứt nẻ trải rộng đáy hố.

Không đợi Bùi Lăng thở dốc, Thành Chủ lại buông song chùy ra.

Song chùy hơi động một chút, bay cao lên bầu trời, lơ lửng ở hai bên Phá Tà Phủ rối nhanh chóng biến lớn, trong giây lát đã lớn như ngọn núi, che đậy mặt trời.

Quanh người Phá Tà Phủ tiêu tán ra ngàn vạn ánh sáng như trọng bảo xuất thế, thụy khí bốc hơi, hai vân triện "Phá": "Tà" lần nữa sáng lên, ánh sáng trong vắt gột rửa bốn phía. Cự phủ đột nhiên đánh rớt, song chùy một trái một phải như giúp đỡ, đánh về phía Bùi Lăng từ bên cạnh.

Cùng lúc đó, Thành Chủ đánh ra một pháp quyết ngắn gọn, cổ xưa, màn trời mờ tối lập tức tối om như màn đêm chợt giáng lâm.

Mưa to rào rạt như chú, mỗi một giọt nước mưa đều hóa thành một thanh binh khí ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, phá vỡ căng BẤY.

Đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa tiên đồng chuy qua đảng côn sóc bổng mâu bá... Rực rố muôn màu, đáp ứng không xuể, cùng nhau lao về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng một lòng hai việc, bản thể và hóa thân chia nhau đánh ra hai loại pháp quyết phức tạp quỷ quyệt khác biệt.

Ngay sau đó, lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ phương thiên địa này lập tức hóa thành huyết sắc mênh mông.

Phía trên bầu trời, huyết vũ đột nhiên rơi xuống làn tên mũi giáo, tuỳ tiện bắn ra, mùi ngai ngái tản khắp. Mỗi một giọt mưa máu đều ẩn chứa đao ý ngang ngược máu tanh cường đại.

Cạch cạch cạch... Tiếng kim thiết va chạm dày đặc, đao ý giọt mưa và binh khí nước mưa đan xen vào nhau, đốm lửa nhỏ bắn tung toé, tiếng động như nước thủy triều.

Mặt đất bị dòng máu lặp đi lặp lại chà đạp tuôn ra, quan sát từ trên cao như vô số Huyết Đao giăng khắp nơi, cắt chém toàn bộ Vô Vọng trạch.

Trong chốc lát, huyết thiên huyết địa, binh khí như rừng như ngày tận thế tới, suối máu bành trướng đại dương mênh mông, thôn phệ hết thảy.

[Di Thiên Huyết Ngục] !

Vào lúc này, Bùi Lăng âm u lạnh lẽo: "Chúng!"

Vô số phục khắc thể Phá Tà Phủ hiện ra giữa hư không, ngăn trước cự phủ và song chùy.

Thành Chủ ngửa đầu gầm thét: "Xe!"

ầm ầm ầm ầm ầm...

Ánh sáng của Phá Tà Phủ càng thêm sáng loá, nghiêm nghị chính khí gầm thét bốc lên khắp cả thiên địa, song chùy màu đen thâm trầm, nặng nề, hùng hồn, búa chùy hóa thành một mảnh ánh sáng to lớn bay thẳng xuống dưới, nơi đi qua khí thế như bổ trúc, nghiền nát tất cả phục khắc thể Phá Tà Phủ, tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng.

Vèo vèo vèo...

Mưa binh khí cũng lấp lóe mũi nhọn, trong nháy mắt đè xuống [Di Thiên Huyết Ngục] bên trong Huyết Đao, như thác binh khí cuồn cuộn, tiếp tục đâm về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng hơi trắng bệch, trong chốc lát ngắn ngủi này hắn đã tiêu hao pháp lực cực kỳ hùng hậu mênh mông!

Lúc tu vi của Thành Chủ cao hơn hắn quá nhiều, hiện tại pháp tắc của hắn gần như bị áp chế toàn diện!

Chỉ có điều...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng nhìn Phá Tà Phủ, song chùy, mưa binh khí đánh về phía mình từ bốn phương tám hướng, lập tức tiếng nói rộng lớn: "Nghịch!

Mưa binh khí không dừng lại chút nào bắt đầu rút lui, song chùy theo sát phía sau, chỉ có Phá Tà Phủ cứng đờ giữa hư không, không hướng về phía trước cũng không lui về sau.

Thành Chủ lập tức hét to: "Binh!"

Cơn mưa binh khí rút lui cùng hiện lên một vòng ánh sáng, một lần nữa đánh xuống đầu Bùi Lăng.

Song chùy gào thét phá không, tiếp tục rơi xuống.

Ánh sáng quanh người Phá Tà Phủ sáng tắt, chiếu rọi hơi nước chướng lệ ở Vô Vọng trạch xinh đẹp như cực quang, hai vân triện "Phá": "Tà" lơ lửng giữa trời toả ra ánh sáng chói lọi như mặt trời mới mọc, ánh sáng ngàn vạn.

Chính khí như dời núi lấp biển sinh sôi trong thiên địa, chen chúc trên thân búa, lấy khí đường hoàng ầm vang rơi xuống!

Nhưng ngay lúc này, Mạc Lễ Lan sau lưng Bùi Lăng đã đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng...

Bên ngoài Vô Vọng trạch.

Phía trên trời cao.

Bốn người quan chiến Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông đều nín thở tập trung, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường.

Chương 2031: Nhập mộng!

Lúc này trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, vốn thực lực của Thành Chủ Yến Tê thành Thiết Hùng Thác cực kỳ cường đại, cộng thêm lúc này hắn ta vận dụng pháp bảo trấn tông [Phá Tà Phủ], lại còn sử dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ]... Hiện tại thực lực thật sự của vị Thành Chủ này đã áp đảo tất cả Tông Chủ chín môn phái lớn!

Bùi Lăng thiên tư tung hoành thế nào cũng chỉ là một hậu bối.

Cho dù cảnh giới giống nhau, nhưng tầm mắt, kinh nghiệm thực chiến, thuật pháp thần thông nắm giữ của đôi bên... Đều không cùng một đẳng cấp!

Thắng thua trận này, liếc qua thấy ngay!

Nhưng ngay lúc bọn họ tưởng Bùi Lăng sẽ nhanh chóng thua trận, lại không ngờ đối phương còn đánh đến có đến có về!

Xe phượng rèm châu hơi lay động, Hoàng hậu trong xe hô nhỏ một tiếng: "Đầu pháp tắc thứ tư!

Ánh mắt nữ tu Tố Chân Thiên lóe lên, nói: "Hình như đầu pháp tắc thứ tư này là hóa thân của hắn khống chế, bản thể cũng không chưởng khống"

Lão giả Cửu Nghi sơn trầm giọng nói: "Bản thể là dương, hóa thân thành âm, đây không phải hóa thân bình thường!"

"Hình như hóa thân kia có khí tức của Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Nghe đến đó, nữ tu Tố Chân Thiên cau hàng lông mày kẻ đen, luôn cảm thấy hóa thân này của Bùi Lăng có chỗ nào đó không đúng...

Ngay lúc này, kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông đột nhiên mở miệng:

"Nhìn hóa thân của hắn thi triển thuật pháp!"

Bốn người lập tức nhìn ra sau lưng Bùi Lăng, chỉ thấy ngón tay Mạc Lễ Lan như hoa lan nở rộ, lúc bấm niệm pháp quyết đủ loại lực lượng pháp tắc quanh quẩn quanh người, tuỳ tiện lưu chuyển.

Sắc mặt lão giả Cửu Nghi sơn lập tức ngạc nhiên: "Dùng lực lượng pháp tắc thi triển thuật pháp..."

Lưu Lam Hoàng hậu trầm ngâm nói: "Đây cũng là thủ đoạn át chủ bài của Bùi Lăng, lúc hắn chiến đấu với chuyết phu, chưa từng động tới. Nhưng lấy thực lực hiện tại của Thiết đạo hữu, nhiều nhất chỉ chịu chút vết thương nhẹ"

Nữ tu Tố Chân Thiên lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Chờ Thiết đạo hữu ngăn lại môn thuật pháp này, cũng là lúc trận chiến đấu này kết thúc!"

Vẻ mặt lão giả Cửu Nghi sơn đã khôi phục như thường, lúc này gật đầu đồng ý: "Không sai! Hiện tại pháp lực của Bùi Lăng đã không thừa bao nhiêu. Sau khi thi triển thủ đoạn lá bài tẩy này, chính là lúc hắn suy yếu nhất, Thiết đạo hữu có kinh nghiệm đấu pháp phong phú, ánh mắt sắc bén, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội như vậy..."

Bốn người nhanh chóng truyền âm giao lưu, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, sắc mặt tất cả đều bình tĩnh lại.

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Mưa binh khí như thiên hà cuốn ngược, gào thét rơi xuống; song chùy như núi cao áp đỉnh, hùng hồn nặng nề, che đậy mặt trời; [Phá Tà Phủ] mang theo ánh sáng mênh mông, chính khí cuồn cuộn, đường hoàng chém xuống!

Bùi Lăng lại không kịp làm ra phản ứng, trong khoảnh khắc vạn lưỡi đao đâm vào người, lưỡi búa chém võ toàn bộ thể xác của hắn, song chùy theo sát phía sau nghiền ép mảnh xác, hóa thành một mảnh biển thịt.

Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh...

Vô số binh khí đâm vào mặt đất, huyết hải rống giận giãy giụa lại không thể tiếp tục được nữa, không cam lòng thối lui, lộ ra Vô Vọng trạch thủng trăm ngàn lỗ.

Thấy bản thể của Bùi Lăng bị trảm, Thiết Hùng Thác không có sự vui sướng khi chiến thắng kẻ địch mạnh, ngược lại nhướn mày.

Quá dễ dàng!

Thánh Tử Trọng Minh tông không nên yếu như vậy!

Hắn ta từng nghiên cứu trận chiến của Bùi Lăng và Hoàng đế Chung Quỳ thị thế hệ này, pháp tắc nghịch chuyển, phục kiếm pháp thì, hắn ta đều có đoán trước.

Loại pháp tắc có thể tiêu trừ pháp tắc của hắn ta, cùng pháp tắc suýt khiến hắn ta ngủ say, mặc dù trước đó đều chưa từng gặp, nhưng hai đạo pháp tắc này cũng không phải lý do khiến Hoàng đế Chung Quy thị chiến bại!

Nguyên nhân thật sự khiến Hoàng đế Chung Quỳ thị thế hệ này chiến bại là Bùi Lăng dùng một môn thuật pháp đặc thù khống chế bảo vật trấn triều ngọc tỉ truyền quốc và Đế Hoàng kiếm Chung Quỷ thị!

Chỉ có điều, lúc ấy tất cả người quan chiến, bao gồm Lưu Lam hoàng triều và sứ giả do bốn môn phái lớn khác phái đi, đều không có bất kỳ một người nào nhớ kỹ môn thuật pháp kia là gì!

Đúng vậy, vị Thánh Tử Trọng Minh tông này còn có một tấm át chủ bài có thể quyết định thắng bại chưa dùng đến!

Đối phương căn bản không chết!

Nghĩ tới đây, Thiết Hùng Thác lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó...

Chỉ thấy Mạc Lễ Lan đạp không mà đứng, khuôn mặt vẫn không rõ đêm ngày, tóc dài bay múa trong mưa gió, áo đen phần phật càng thể hiện rõ dáng vẻ mềm mại thướt tha, da sáng trắng hơn tuyết.

Thiết Hùng Thác không có chút do dự và thương tiếc nào, nhanh chóng đánh ra một pháp quyết cổ xưa ngắn gọn.

[Phá Tà Phủ], trong nháy mắt song chùy bay lên từ mặt đất, đã đập về phía Mạc Lễ Lan!

Mạc Lễ Lan bình tĩnh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt bình thản chưa từng xuất hiện chút biến hóa nào, lúc này ngón tay nhặt hoa lan cũng đánh ra một pháp quyết kỳ dị.

Lập tức, trong hư không xung quanh lần lượt hiện ra từng bóng dáng.

Chương 2032: Nhập mộng! (2)

Tu sĩ ánh mắt như lang như sói, thon gầy bưu hãn, khí tức cường thịnh, pháp lực dao động cho người ta cảm giác kinh khủng hung ác nham hiểm; áo bào trắng bồng bềnh, vòng vàng ảm đạm, lại cao xa mờ mịt như quan sát chúng sinh; vẻ mặt sầu khổ, áo bào xám rách rưới nhưng khí tức tối nghĩa khó lường, dường như lo vì thiên hạ; cẩm bào tàn tạ, hồn phong quanh quẩn gào thét, ngàn vạn U Minh chen chúc; oai hùng cương nghị, không giận tự uy, ung dung nho nhã; khôi ngô ngang tàng, bắp thịt cuồn cuộn, huyết mâu nhìn quanh, yêu khí ngút trời...

Chính là Diệt Liên lão ma, Thiên Sinh giáo Loan Kiệu Khanh, Luân Hồi tháp La Đô, Trọng Minh tông Tả Cảnh Hành, Lưu Lam hoàng triều Viên Trường Chân, Thanh Yếu phản yêu ở Độ Ách uyên!

Sau khi những ma đầu này xuất hiện không do dự chút nào, lập tức nhao nhao ra tay về phía Thiết Hùng Thác.

Hư không lập tức sinh ra vô số hoa sen màu mực; ma chưởng lớn như trời cao như núi bao phủ thiên địa, gào thét rơi xuống; Lưu Ly tháp không biết bao nhiêu tầng âm vang bay lên, xương người ky binh vang lên đỉnh đang, mê hoặc tâm thần; u hồn vô số kể, theo từng bước chân vây quét hư không tầng tầng; hào quang màu vàng sáng lên, càn quét phương thiên địa này; trong yêu phong mãnh liệt, đại yêu hiện ra nguyên hình, miệng to như chậu máu ầm vang cắn xuống...

rầm rầm rầm...

Hiện thế.

Mưa binh khí, trọng chùy, [Phá Tà Phủ] lặp đi lặp lại tấn công mặt đất, mặt đất nứt nẻ, run rẩy, chìm xuống...

Bùi Lăng lông tóc không hao tổn đứng ở không trung cách đó không xa, cơn mưa to quanh người hắn như chú, mưa binh khí đều đã khôi phục thành nước mưa bình thường.

ầm ầm...

Mây đen lăn lộn, tử điện vút không.

Lôi đình nặng nề trùng điệp bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Mưa rào tầm tã đập vào người Bùi Lăng, sau đó thuận theo vạt áo nhanh chóng trượt xuống.

Bên cạnh Bùi Lăng, Mạc Lễ Lan nhắm nghiền hai mắt, lực lượng pháp tắc quanh quẩn quanh người bành trướng mãnh liệt, biến ảo ngàn vạn.

Trong hư không cách đó không xa, Thiết Hùng Thác cũng từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích đạp không mà đứng.

Đột nhiên, vị Thành Chủ này thao túng [Phá Tà Phủ] và song chùy bay lên cao, sau đó đột nhiên đánh tới một chỗ vốn là đất trống rách rưới.

rầm rầm rầm...

Nước bùn vẩy ra, suối ngầm dâng trào, dung nham tịch mịch, mặt đất không ngừng run sợ lặn xuống dưới...

Trong hai con ngươi của Bùi Lăng hắc diễm cuồn cuộn, tà ác, âm u lạnh lẽo, cao thượng, vô tình... Tà ý đột nhiên nở rộ như mực.

Lôn Tâm Chú] !

Thiết Hùng Thác lập tức không bị khống chế bắt đầu ho khan, khí tức vốn vô cùng cường thịnh bắt đầu nhanh chóng suy yếu.

Hắn ta không ngừng ra tay, càng đánh càng hăng, nghiễm nhiên coi mảnh đất trống trở thành kẻ địch mạnh trong đời mình!

rầm rầm rầm...

[Phá Tà Phủ] lại lần nữa phi không mà lên, thân búa sáng ngời mênh mông, hai vân triện "Phá" và "Tà" lơ lửng giữa không trung, ánh sáng lưu chuyển, chính khí cuồn cuộn, đường hoàng rơi xuống; song chùy không ngừng hóa thành to như núi, ngang nhiên nện xuống.

Thanh thế to lớn, khí thôn vạn dặm nhưng tất cả công kích rơi xuống không trung.

Bùi Lăng âm u lạnh lẽo rộng lớn nói: "Chú!"

Thể xác Thiết Hùng Thác lập tức bắt đầu hư thối.

Trong khe hở khôi giáp có dòng máu theo nước mủ chảy xuôi mà ra, từng khuôn mặt người xuất hiện ở trên người hắn ta, vẻ mặt oán độc, khóe miệng hơi cong lên, phát ra tiếng vui cười bén nhọn chói tai.

Mặt người lít nha lít nhít, khí tức Thiết Hùng Thác lại hạ xuống một bước nữa.

Ngay sau đó, giọng Bùi Lăng lạnh băng, lại nói: "Đoạn!"

Trên cổ Thành Chủ lập tức xuất hiện một tơ máu tinh tế như tơ.

Sau khi tơ máu này xuất hiện lại nhanh chóng mở rộng, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ vết thương, từng khuôn mặt người đã tranh nhau chen lấn sinh trưởng.

Bùi Lăng giơ Cửu Phách Đao lên, chém xuống một đao!

Toàn bộ thiên địa lập tức hiện lên vô số đao khí.

Đao khí lơ lửng tới lui, cứ như bầy cá ngược dòng trong mùa lũ, sâm nhiên lăng lệ, kín không kẽ hở. Mỗi một đạo đao khí đều có ý lạnh sâu nặng, lăng lệ vô song, giương cung mà không phát.

Ngay sau đó, đao khí cuồn cuộn gào thét hội tụ như thiên hà chuyển ngược, lao nhanh mãnh liệt, chém vụt xuống!

Đao khí xuyên thấu hư không, không gian như mặt biển trong sóng to gió lớn, không ngừng run rẩy, lăn lộn, vặn vẹo...

Xoạt xoạt xoạt...

Cứ như sấm sét long ngâm cùng lên, lại như sông lật biển nghiêng, tất cả đao khí rơi xuống Thiết Hùng Thác.

Thiết Hùng Thác không có bất kỳ phòng ngự gì, còn đang điên cuồng ra tay với không khí.

rầm rầm rầm...

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Mặt đất run rẩy, lung lay rơi xuống, nước bùn vừa chảy xuôi xuống từ bốn phương tám hướng đã bị công kích khủng bố ép thành tro tàn.

Tơ máu trên cổ Thiết Hùng Thác đã sâu đủ thấy xương, toàn bộ đầu chỉ có một điểm da thịt cuối cùng còn nối liền với thân thể.

Vô số đao khí huyết sắc như đám cá vượt thác nước, trùng điệp chém vào trong khôi giáp của hắn ta.

Cạch cạch cạch... Tiếng kim thiết dày đặc như mưa rào, đốm lửa nhỏ bắn tung toé lộn xộn như mưa sao bồng bềnh vẩy ra.

Trên khôi giáp lấp lóe phù văn phòng hộ, gia cố, kiên cố...

Nhưng bị trường hà càn quét, từng phù văn lập tức dập tắt, khôi giáp bắt đầu tổn hại rơi xuống từng miếng, trần trụi ra khỏi nhục thân Thành Chủ.

Chương 2033: Hai chiến trường

Yến Tê thành am hiểu rèn luyện đạo thể, Thiết Hùng Thác là Thành Chủ, cho dù lớn tuổi lại có nhục thân sinh cơ dồi dào, khôi ngô rắn chắc, lúc này bóng dáng hắn ta khô gầy, không phù hợp với khôi giáp vốn được chế tạo riêng.

Trên dưới cả người chồng chất vết thương, [Lục Hư Thiên Nhận] còn đang không ngừng rơi xuống, tiếp tục chế tạo ra càng nhiều vết đao sâu đủ thấy xương.

Tất cả miệng vết thương đều có dòng máu trộn lẫn nước mủ chảy xuôi ào ạt, mặt người dày đặc, tiếng vui cười che ngợp bầu trời.

Bùi Lăng tiếp tục ra đao, trường đao giơ cao, bóng dáng hắn đột nhiên cao xa.

Huyết nhận to lớn bắt đầu ngưng tụ trên đỉnh đầu.

Huyết nhận lớn như lục địa, khí thế hùng hậu uốn lượn lao nhanh, cao ngất mênh mông, chiếu rọi thiên địa đỏ ửng.

[Trảm Khung] !

Thấy Thành Chủ đột nhiên ra tay lung tung, không hề phòng ngự với công kích của Bùi Lăng, tu sĩ tứ tông đến đây quan chiến lập tức khẽ giật mình.

Ánh mắt nữ tu Tố Chân Thiên chớp động, ngạc nhiên nói: "Hình như Thiết đạo hữu ngủ thiếp đi?"

Trong xe phượng, Lưu Lam Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, hơi tiến về phía trước: "Là môn thuật pháp mà hóa thân của Bùi Lăng vừa thi triển!"

Lão giả Cửu Nghi sơn nhíu mày lại: "Kỳ quái! Yến Tê thành lấy binh nhập đạo, nhạy cảm với tranh đấu liều mạng. Bị thương nặng như vậy, sao Thiết đạo hữu còn chưa tỉnh lại?"

"Môn thuật pháp kia không đúng!" Trong mắt kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông lấp lóe phi kiếm, trầm giọng nói: "Vừa rồi hóa thân của Bùi Lăng sử dụng pháp tắc khiến người ta ngủ say!"

"Bản chất của pháp tắc và thuật pháp không khác nhau, rất có thể môn thuật pháp kia là dùng đầu pháp tắc kia thi triển ra."

Nghe đến đây, ba người khác đều khẽ giật mình, chợt sắc mặt cùng thay đổi.

Trong đầu bốn người đồng thời hiện ra hai chữ: Tiên thuật!

Mộng cảnh...

Thuật pháp vô cùng vô tận đánh về phía Thiết Hùng Thác.

Hắn ta điều khiển song chùy, bay múa hư không, đạp nát tất cả thuật pháp.

Cùng lúc đó, [Phá Tà Phủ] chém xuống từ trời cao, chém về phía Diệt Liên lão ma.

Ngay lúc này, Thiết Hùng Thác đột nhiên phát ra một tràng ho dữ dội: "Hụ khụ khụ khụ."

Ho khan chưa dừng, trong khoang miệng đã nếm ra mùi ngai ngái.

Thành Chủ nhướn mày, ánh mắt nhìn qua Mạc Lễ Lan rất nghi ngờ. Rõ ràng vừa rồi đối phương không thi chú, tại sao hắn ta lại trúng nguyền rủa?

Suy nghĩ xoay chuyển, Thiết Hùng Thác lập tức gầm thét một tiếng: "Mã!"

Tất cả công kích của Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành, Viên Trường Chân, Thanh Yếu phản yêu đều bị lệch, nhao nhao rơi vào bên trái Thiết Hùng Thác, lại không có bất kỳ công kích gì có thể làm hắn ta bị thương.

Lúc này một tay Thiết Hùng Thác ném ra một chùy.

Đơn chùy vạch phá bầu trời, chỉ một thoáng trở nên vô cùng to lớn như núi như nhạc, mang theo khí thế phong lôi đánh về phía Mạc Lễ Lan.

Oanh!"

Trọng chùy đập xuống đất, vết rách to lớn lập tức kéo dài ra, suối ngầm hỗn hợp có khí lưu hoàng phun ra ngoài, tại chỗ bắt đầu chìm xuống, nước bùn lắng đọng vô số năm tháng ở Vô Vọng trạch đã không còn sót lại chút gì, trực tiếp lộ ra tầng nham thạch màu xám đen.

Bóng dáng Mạc Lễ Lan xuất hiện cách đó không xa, lại là lông tóc không tổn hao gì.

Thiết Hùng Thác đang muốn tiếp tục ra tay, thân thể đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hư thối.

Không thích hợp!

Hắn ta lập tức nhận ra vấn đề, vừa rồi Bùi Lăng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thi chú gì, hơn nữa pháp tắc do hắn ta vừa bố trí cũng không bị đối phương loại bỏ, sao nguyền rủa này lại rơi xuống trên người hắn ta?

Không đợi Thành Chủ suy nghĩ tỉ mỉ, Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành, Viên Trường Chân, Thanh Yếu phản yêu đã vọt tới trước người hắn ta, mấy đạo pháp tắc khí tức khác nhau cùng hòa vào phương thiên địa này.

Pháp tắc mà Thành Chủ vừa bố trí lập tức bị phá vỡ, vô số thuật pháp, thần thông lấp lánh ánh sáng, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh, cuồn cuộn rơi xuống!

Thiết Hùng Thác lập tức tập trung ý chí, thao túng [Phá Tà Phủ] chém về phía ma tu.

rầm rầm rầm...

Trong khoảnh khắc không biết đôi bên đã đấu bao nhiêu chiêu, trên cổ Thiết Hùng Thác đột nhiên xuất hiện một tơ máu mảnh khảnh.

Lại có nguyền rủa!

Hắn ta lập tức thôi động pháp lực toàn thân, muốn ngăn chặn nguyền rủa trong cơ thể.

Nhưng không giống trước đó, dù lúc này hắn ta thôi động pháp lực, vận chuyển công pháp thế nào, nguyền rủa vẫn như cũ!

Khí tức của hắn ta đang hạ xuống rất nhanh!

Lúc này, đám người Diệt Liên lão ma lại giết tới đây một lần nữa!

Thiết Hùng Thác lập tức lui ra sau, thao túng cự chùy, lập tức đánh ra một khe rãnh khắc sâu ở trên mặt đất, cứ như giới tuyến.

Hắn ta nói to: "Tướng!"

Ngay sau đó, lấy khe rãnh làm ranh giới, toàn bộ phương thiên địa này lập tức bị ngăn cách thành hai thế giới!

Một mình Thiết Hùng Thác đứng một bên giới tuyến, lập tức vận chuyển công pháp, chữa thương cho mình.

Ở bên kia giới tuyến, dù đám người Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, La Đô phi độn như thế nào, từ đầu đến cuối không thể vượt qua khe rãnh nhìn như bình thường trước mắt.

Tất cả thuật pháp thần thông đánh về phía Thiết Hùng Thác cũng bị giới tuyến ngăn trở, khó mà vượt qua.

Chương 2034: Hai chiến trường (2)

Nhưng ngay sau đó phù văn trên khôi giáp quanh người Thành Chủ ảm đạm, tổn hại, dập tắt, ngay cả khôi giáp cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại tàn tạ, rơi xuống từng khối!

Sau đó là đạo thể của Thiết Hùng Thác hiện ra từng vết đao sâu đủ thấy xương!

Nguyền rủa càng ngày càng nghiêm trọng, lấy thực lực tu vi hiện tại của hắn ta cũng dần hơi không chịu nổi.

Quan trọng nhất là, dù hắn ta vận chuyển công pháp, ăn đan dược, sử dụng phù triện thế nào, thương thế và nguyền rủa trên người đều không có dấu hiệu khôi phục.

Lúc này, [Phá Tà Phủ] ánh sáng rực rỡ quanh người đột nhiên tránh thoát sự khống chế của Thiết Hùng Thác, biến mất trong hư không!

Oanh! !

Cùng lúc đó, giới tuyến do Thiết Hùng Thác vừa vạch ra cũng bị Diệt Liên lão ma và đám ma đầu lấy pháp tắc cưỡng ép phá vỡ.

Sen mực cuồn cuộn, hồn phong gào thét... Đám ma đầu tiếp tục giết tới!

Sắc mặt Thiết Hùng Thác không thay đổi chút nào, lúc này hai tay duỗi ra, hai thanh cự chùy như ngọn núi lập tức rơi vào lòng bàn tay.

Hắn ta tiếng nói to lớn, quát lên: "Sĩ!"

Hiện thế.

Mưa như trút nước, lôi thiểm điện minh.

Thiết Hùng Thác đứng thẳng bất động trên bầu trời, cầm song chùy trong tay, nhắm mắt bất động.

Bùi Lăng chém xuống một đao, huyết nhận to lớn như lục địa gào thét rơi xuống, như một tiểu thế giới mang theo tiếng phong lôi vô tận lập tức đổ nghiêng.

Không gian chấn động, vặn vẹo như dòng nước.

Thấy huyết nhận sắp chém vào Thiết Hùng Thác, [Phá Tà Phủ] đột nhiên thoát khỏi khống chế, thân búa linh cơ đại thịnh, quang hoa sáng chói như nắng gắt giữa trời, trong nháy mắt ngăn trước người Thiết Hùng Thác.

Oanh! !!

[Phá Tà Phủ] không nhúc nhích tí nào, thành công đỡ được [Trảm Khung] của Bùi Lăng.

Khí tức cự phủ lập tức trở nên cực kỳ khủng bố, không đợi Bùi Lăng tiếp tục công kích, nó lập tức bay lên không trung, càng biến càng lớn, mũi nhọn rét lạnh chói mắt đột nhiên chém về phía Mạc Lễ Lan bên cạnh Bùi Lăng!

Ánh sáng mênh mông đột nhiên sinh ra, gột rửa phương thiên địa này, chôn vùi tất cả yêu túy quỷ mị, muôn hình vạn trạng, uy hách đường hoàng.

Thấy [Phá Tà Phủ] lại tránh thoát [Minh Thiên Đại Mộng], Bùi Lãng hơi ngạc nhiên.

Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, búa này không phải là pháp bảo của Thiết Hùng Thác, mà là bảo vật trấn tông Yến Tê thành!

Chủ nhân ban đầu của nó, dù không phải tổ sư khai tông Yến Tê thành, ít nhất cũng là cấp độ tổ sư.

Đây không phải pháp bảo Hợp Đạo kỳ, mà là pháp bảo độ kiếp, thậm chí Đại Thừa kỳ!

Chỉ là không có chủ nhân chân chính tiến hành nuôi luyện nó, dưới sự ăn mòn của năm tháng dài đằng đẳng, bảo vật trấn tông này không thể phát huy ra uy năng chân chính!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức phản công làm thủ, lúc này rộng lớn nói: "Chúng!"

Theo thời gian vô số phục khắc thể cự phủ trải rộng bầu trời, từng bàn tay khổng lồ duỗi ra từ trong hư không, bắt lấy rất nhiều cán búa.

rầm rầm rầm...

Cự phủ ầm vang chém xuống, trong khoảnh khắc nghiền nát vô số phục khắc thể.

Nhưng ngay sau đó có càng nhiều phục khắc thể đi ngược dòng nước, nghênh chiến [Phá Tà Phủ].

Bùi Lăng chỉ thủ không công, yên tĩnh nhìn tình cảnh này.

Hiện tại hắn một lòng hai việc, đồng thời thao túng bản thể trong hiện thế, cùng hóa thân trong [Minh Thiên Đại Mộng].

[Minh Thiên Đại Mộng] là tiên thuật!

Dù Thiết Hùng Thác nhận bất kỳ thương thế gì ở trong hiện thế, đều sẽ mang vào mộng cảnh, đối phương chịu công kích trong [Minh Thiên Đại Mộng], tương tự cũng sẽ chiếu rọi vào hiện thế.

Bởi vậy, chỉ cần đánh bại Thiết Hùng Thác ở bất kỳ bên nào, trận chiến này là hắn thắng!

Hiện tại bảo vật trấn tông Yến Tê thành đã xông phá mộng cảnh, hắn một lòng hai việc, rất khó tiếp tục làm Thiết Hùng Thác bị thương trong hiện thế.

Đã vậy, vậy tăng lớn thế công trong mộng cảnh!

Điều bản thể phải làm là bảo vệ tốt hóa thân Mạc Lễ Lan, không cho [Minh Thiên Đại Mộng] bị [Phá Tà Phủ] cắt ngang!

Trong mộng cảnh, mưa rào xối xả, lôi đình cuồn cuộn, điện quang tím xanh không ngừng nổ vang bầu trời, chiếu khắp phương thiên địa này.

Nước bùn tung hoành chảy xuôi, chướng khí tản khắp, cảnh hoàng tàn khắp nơi, trên mặt đất thác nước nhỏ liên miên.

Thiết Hùng Thác cầm song chùy trong tay, đứng tại chỗ bất động như núi.

Tất cả nguyền rủa trên người hắn dừng chuyển biến xấu, lít nha lít nhít vết đao, máu chảy lập tức ngừng lại, kết một tầng vảy mỏng đỏ sậm.

Đủ loại thuật pháp thần thông của đám người Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành gào thét mà tới, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn ta.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Mặt đất không ngừng run rẩy, bụi mù hơi nước tản ra như sương mù.

Mưa to cọ rửa như thác nước, trong giây lát thiên địa quay về rõ ràng, chỉ thấy Thành Chủ ngang nhiên đứng đó, công kích của Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, La Đô không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn ta.

Lúc này, Mạc Lễ Lan vẫn chưa từng có quá nhiều động tĩnh đột nhiên mở miệng: "Quên!"

Lời nói bình thường rơi xuống, không có sự dao động và khí tức của bất kỳ lực lượng pháp tắc gì.

Nhưng trong lúc thoáng qua, pháp tắc do Thiết Hùng Thác bố trí đã bị xóa đi toàn bộ!

Chương 2035: "Tướng" cờ

Mạc Lễ Lan tóc dài bay múa, lại nói tiếp: "Chúng!"

Giống với vừa rồi, đây chỉ là âm tiết phổ thông nhưng trong chớp mắt tiếng nói rơi xuống, trong mộng cảnh lập tức xuất hiện vô số phục khắc thể Thiết Hùng Thác.

Mỗi một vị phục khắc thể đều cầm song chùy trong tay, cự phủ lơ lửng trên đầu, khí tức thâm trầm hùng hồn không khác bản tôn chút nào.

Sau khi bọn họ xuất hiện không có bất kỳ do dự gì, lập tức đi thẳng về phía Thiết Hùng Thác chân chính.

Hư không chấn động, mặt đất run rẩy, vô số song chùy, vô số cự phủ đánh về phía Thành Chủ.

Tiếng sấm sét che ngợp bầu trời, khí thôn vạn dặm, uy năng hiển hách như mười vạn đại sơn giáng xuống!

Pháp tắc của Thiết Hùng Thác bị phá, nguyền rủa lại bắt đầu lan tràn trên người.

Từng khuôn mặt người tranh nhau chen lấn hiện lên, tiếng vui cười không dứt bên tai, đạo thể như có được hàng ngàn hàng vạn ý niệm muốn lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Lúc này hắn ta nâng chùy, trong nháy mắt vạch ra một giới tuyến như khe rãnh trước người mình.

Thiết Hùng Thác chợt quát lên: "Tướng!"

Khe rãnh hơi chấn động một chút, chỉ một thoáng ngăn cách phương thiên địa này, lấy đó làm giới tuyến, trái phải đột nhiên thành hai không gian.

Tất cả song chùy và cự phủ tấn công về phía Thiết Hùng Thác đều dừng lại một bên khe rãnh, không thể vượt qua nửa bước.

Nhưng ngay sau đó, một tên phục khắc thể trong đó đột nhiên mở miệng: "Pháo!"

Trong chớp mắt tiếng nói rơi xuống, song chùy và cự phủ lập tức xông phá giới tuyến, uy năng đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, tiếp tục đánh về phía Thiết Hùng Thác.

Hai tay Thiết Hùng Thác nắm chùy, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, gầm thét: "Sĩ!"

Ầm ầm ầm ầm ầm! !

Vô số song chùy và cự phủ rơi xuống người hắn ta.

Mặt đất dưới chân Thiết Hùng Thác lặp đi lặp lại nứt nẻ, nước bùn, dung nham, tầng nham thạch... Sụp đổ từng khúc.

Bản thân hắn ta lại lông tóc không tổn hao gì, vững như bàn thạch, tất cả nguyền rủa và vết thương cũ quanh người lại dừng lan tràn.

Nhưng ngay lúc này, lại có một tên phục khắc thể hé miệng, quát: "Xe!"

Song chùy và cự phủ nhiều vô số kể lập tức mũi nhọn lấp lánh, khí thế như chẻ tre, như bất kỳ phòng ngự gì cũng không thể ngăn cản!

Oanh!"

Thiết Hùng Thác lập tức bay ngược ra, đập ầm ầm vào một mảnh đất trũng.

Lực trùng kích to lớn khiến đất trũng có nước đọng như hồ nước lập tức phi hôi yên diệt, dưới đáy có vết nứt ra lít nha lít nhít uốn lượn như cháy hỏng.

Vô số phục khắc thể song chùy cự phủ lại bay lên, tiếp tục đập tới Thiết Hùng Thác.

Thiết Hùng Thác nhướn mày, pháp tắc của hắn ta lại bị thân giả áp chết Lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn ta khó mà kiềm chế bắt đầu ho khan dữ dội, mặt người oán độc, vui cười đã sắp phủ kín trên dưới cả người hắn ta.

Tơ máu trên cổ lộ ra xương cốt trắng hếu, chỉ thiếu một chút cuối cùng là hoàn toàn khép kín.

Tiếng của vô số phục khắc ầm ầm vang lên trong phương thiên địa này: "Binh!"

"xe"

"Pháo!

Đây vốn là pháp tắc của Thiết Hùng Thác, nhưng bây giờ lại đã thành thủ đoạn để Bùi Lăng đối phó ngược lại hắn ta!

Vào lúc mấu chốt sinh tử tồn vong, Thiết Hùng Thác đột nhiên nhắm hai mắt lại, tiếng nói âm vang, quyết tuyệt: "Tướng!"

Giọng nói này rộng lớn, mang theo sự sắc bén cứng rắn lạnh lẽo đặc hữu của lính tinh nhuệ qua trăm trận chiến, trong chớp mắt rơi xuống, cờ xí bảy mặt sau lưng hắn ta đột nhiên hiện ra vô số nhỏ bé phù văn, ánh sáng bùng lên!

Trong cờ xí, trên mặt cờ sáng lên một vân triện màu đỏ thắm:

"Tướng!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Ngay sau đó, vô số phục khắc thể song chùy và cự phủ gào thét rơi xuống, như cuồng phong như mưa rào lập tức bao phủ Thành Chủ.

Trong chớp mắt máu tươi bắn tung toé, cốt nhục vẩy xuống đầy trời, trên dưới cả người Thiết Hùng Thác vết thương chồng chất, khắp nơi lộ ra xương cốt trắng hếu, khô lâu mấy phần chỉ ở lồng ngực còn sót lại một tia sinh cơ, ráng chống đỡ không ngã.

Cở xí bảy màu phần phật phấp phới sau lưng hắn ta, khí tức thiết huyết đặc hữu của tướng soái tùy ý tản ra khắp nơi.

Thấy thắng bại đã phân, Mạc Lễ Lan hơi đưa tay.

Tất cả phục khắc thể Thiết Hùng Thác, phục khắc thể song chùy cự phủ, Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, La Đô... Đều dừng công kích.

Vào thời khắc cuối cùng, Bùi Lăng cố ý nương tay không lấy mạng đối phương.

Hiện tại đối phương đã trọng thương sắp chết, không thể tái chiến...

Đương nhiên, hiện tại ý thức của Thành Chủ còn dừng lại trong mộng cảnh, nếu không giải trừ mộng cảnh, với trạng thái hiện tại của đối phương cũng không chống đỡ được bao nhiêu, nhưng mục đích của Bùi Lăng chỉ là chiến thắng Thành Chủ Yến Tê thành, chứ không phải chém giết đối phương, nếu đã thắng vậy...

Mạc Lễ Lan bị Bùi Lăng điều khiển, chậm rãi thu về bàn tay, bắt đầu bấm pháp quyết, chuẩn bị giải trừ [Minh Thiên Đại Mộng].

Ngay lúc này, nàng chợt thấy lấy cờ xí bảy mặt làm trung tâm, thân thể thảm không nỡ nhìn của Thiết Hùng Thác bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ!

Chương 2036: Áp chế

Khí tức của hắn ta hạ xuống mức độ nhất định, trên dưới cả người tràn ngập khí tức tử vong dày đặc như thực chất, nhưng một sợi sinh cơ mềm dẻo như cành lá hương bồ quanh quẩn phía trên cờ, mặc cho khí tức tử vong cuồn cuộn cọ rửa, đều không có ý dập tắt chút nào.

Nhìn tình cảnh này, Mạc Lễ Lan cau hàng lông mày kẻ đen, nhận ra điều gì đó!

Đây là [Tru Ác Kỳ] chấp chưởng pháp tắc!

Ban đầu ở Độ Ách uyên, Văn Nhân Linh Sắt độc chiến hai kẻ địch mạnh ở khu chữ "Thiên", khu chữ "Địa", cuối cùng có thể sống sót cũng dựa vào [Tru Ác Kỳ] trong tay!

Cở không ngã, người không chết!

Hiện tại pháp tắc do Thiết Hùng Thác nắm giữ cũng là như thế.

Chỉ cần mặt cờ sau lưng đối phương không ngã, dường như cũng có được thân bất tử!

Lúc này, Thiết Hùng Thác hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Mạc Lễ Lan, trong tay lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản, cổ xưa.

Ngay sau, mặt trái lá cờ hiện ra chữ "Sĩ" lớn chừng cái đấu.

Mặt cờ phía bên phải tung bay đột nhiên thêm một chữ "Tướng".

Những mặt cờ còn lại chia ra xuất hiện bốn chữ "Binh": "Xe", "Ngựa": "Pháo"

Trong chớp mắt cờ xí bảy mặt hiện ra vân triện, đột nhiên bộc phát ra bảy loại khí tức khủng bố hoàn toàn khác biệt!

Cùng lúc đó, tử khí quanh người Thành Chủ cuồn cuộn như sương mù xám tùy ý tràn ngập, mấy phần như thực chất.

Ngay sau đó, song chùy rời tay Thiết Hùng Thác bay ra, trong nháy mắt đánh về phía Mạc Lễ Lan!

Mạc Lễ Lan vừa nhấc tay, vô số phục khắc thể Thiết Hùng Thác, phục khắc thể song chùy cự phủ đột nhiên chia binh hai đường, một đường đón lấy song chùy bay tới phía nàng; một đường thẳng hướng Thiết Hùng Thác!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Nơi song chùy đi qua, khí thế không thể đỡ, tất cả phục khắc thể song chùy cự phủ ngăn trước mặt Mạc Lễ Lan đều bị một đập mà tán, chưa thể ngăn cản chút nào.

Rất nhiều phục khắc thể chùy búa mãnh liệt chạy tới từ hai bên, chỉ có điều chưa đụng phải song chùy của Thiết Hùng Thác đã bị một đạo giới tuyến không nhìn thấy ngăn cản.

Một bên khác, công kích rơi xuống như mưa rào nhao nhao bị nhục thân Thiết Hùng Thác ngăn trở, không thể làm hắn ta bị thương chút nào.

Rất nhiều phục khắc thể Thiết Hùng Thác lập tức nhao nhao lấy ra pháp tắc: "Xe!

Tất cả công kích của phục khắc thể trở nên không gì không phá, nhưng ngay sau đó...

rầm rầm rầm...

Toàn bộ cự phủ song chùy rơi vào trên người Thiết Hùng Thác ầm vang vỡ nát! Cờ xí bảy mặt phần phật phấp phới sau người, ánh sáng vân triện lập lòe, khí tức cường đại xông thẳng lên trời, Thiết Hùng Thác không chịu chút tổn thương nào.

Cùng lúc đó, song chùy của hắn ta đã vọt tới trước mặt Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan không tránh không né nhưng ngay chớp mắt song chùy sắp nện vào trên người nàng, bóng dáng nàng đột nhiên hóa thành một phục khắc thể Thành Chủ.

Oanh! !

Song chùy ngang nhiên nên xuống mặt đất, nước bùn ngưng thành lưu ly bắn tung toé, tầng nham thạch nứt nẻ, suối ngầm phun ra cao cao, bụi mù tứ tán hỗn tạp chướng bệnh, nhìn lại hỗn độn ngũ sắc, quỷ quyệt quái đản.

Tên phục khắc thể Thành Chủ kia máu tươi chảy ngang, rơi thẳng xuống, cờ xí bảy mặt sau lưng hắn ta ầm vang ngã xuống đất.

Bóng dáng Mạc Lễ Lan hiện ra giữa không trung cách đó không xa, giọng nàng lạnh băng: "Nghịch!"

Tất cả bắt đầu rút lui.

Song chùy rời đi từ trong tầng nham thạch, rút lui giữa không trung.

Mặt đất khôi phục.

Nước mưa đảo ngược.

Phục khắc thể Thiết Hùng Thác bị song chùy đập rơi xuống mặt đất, trọng thương không dậy nổi, rút lui đứng lên từ trong nước bùn, lui về hướng không trung.

Công kích đánh về phía Thiết Hùng Thác cũng bắt đầu trở ra từng khúc.

Thiết Hùng Thác nhìn qua tình cảnh này, lập tức quát lên: "Binh!"

Tiếng nói vừa ra, pháp tắc trong mảnh không gian này nhanh chóng xảy ra thay đổi, chỉ có điều vẫn tiếp tục rút lui, không bị pháp tắc ảnh hưởng.

Đây là [Minh Thiên Đại Mộng] !

Là tiên thuật, cũng là mộng cảnh của Bùi Lăng!

Bất kỳ pháp tắc gì cũng không thể áp đảo phía trên mộng cảnh của ý thức chủ nhân!

Sấm sét điện quang quay về mây đen, nước mưa trở lại trời.

Thứ liên quan lên kình phong cũng bắt đầu trở về xuất xứ.

Biết tình huống không đúng, Thiết Hùng Thác lại gầm thét:

"Binh! !!"

Cờ "Binh" trong cờ xí bảy mặt sau lưng hắn ta dân tách ra hào quang sáng tỏ rực rỡ.

Lôi đình đã hoàn thành hội tụ tản đi sâu trong tầng mây, mưa to không ngừng bay vút lên từ mặt đất, rót vào bầu trời.

Giữa không trung, song chùy đã sắp lui về trong tay Thiết Hùng Thác.

Hắn ta nghiêm khắc quát lớn lần thứ ba: "Binh! !"

Mặt cờ "Binh" kia như nghe quân lệnh, ánh sáng tách ra đạt tới cực hạn, ánh sáng trắng to lớn như trăng sáng lơ lửng, sương hoa vẩy xuống toàn bộ phương thiên địa này.

Nhưng rút lui còn đang tiếp tục, song chùy thành công quay về lòng bàn tay Thiết Hùng Thác.

Cùng lúc đó, cờ "Binh" sau lưng hắn ta dấy lên ánh sáng thuần trắng, chữ vân triện "Binh" lớn khoảng cái đấu dần biến mất trong hỏa diễm.

Khí tức trên mặt cở "Binh" kia lập tức trở nên vô cùng suy yếu, dường như đốt hết tất cả lực lượng.

Ngay lúc này, cuối cùng rút lui im bặt dừng lại.

Phục khắc thể Thiết Hùng Thác giống với bản tôn, lập tức thao túng phục khắc thể song chùy bay về phía Thành Chủ chân chính!

Chương 2037: Áp chế (2)

Cặp song chùy này nặng nề hùng hồn như vạn ngọn núi lên đỉnh, mang theo tiếng phong lôi, khí thôn non sông, giống như đúc một kích ngang nhiên của Thiết Hùng Thác một lát trước, khí thế không thể đỡ!

Thân thể Thiết Hùng Thác không thể động đậy, không làm bất kỳ phòng ngự gì giống Mạc Lễ Lan vừa rồi.

Oanh! !!

Phục khắc thể song chùy đột nhiên nện vào người hắn ta, cờ "Sĩ"

sau lưng hắn ta đột nhiên sáng rõ, vân triện lớn khoảng cái đấu tách ra ánh sáng vô cùng loá mắt.

Nhưng ngay sau đó Thiết Hùng Thác vẫn bị nện giống như phục khắc thể vừa rồi, trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Chữ "Sĩ" càng ngày càng sáng, trong chớp mắt cháy hừng hực như chữ "Binh" lúc trước, cờ "Sĩ" cũng lập tức trở nên vô cùng Suy yếu.

Oanh! !!

Mặt đất nứt nẻ, từng mảng lớn bùn nhão màu xám đen lập tức bị đốt thành lưu ly sáng long lanh như ghẻ lỗ, mấp mô trải rộng toàn bộ Vô Vọng trạch, suối ngầm lao nhanh tuôn ra, bùn cát đục ngầu tung hoành chảy xuôi.

Cờ xí bảy mặt sau lưng Thiết Hùng Thác cũng ầm vang ngã xuống như cờ xí bảy mặt phục khắc vừa rồi.

Bảy cờ khẽ đảo, chữ vân triện trên cờ "Tướng" bên trong nhạt lại.

Mạc Lễ Lan áo đen phần phật, tóc dài bay múa, đạp không mà đứng, tiếng nói lạnh lùng: "Quên!"

Trong đầu Thiết Hùng Thác lập tức trống rỗng, hoàn toàn quên lãng tất cả mọi chuyện phải làm sau đó.

Ngay sau đó, vô số phục khắc thể Thành Chủ, phục khắc thể cự phủ song chùy đánh về phía hắn ta như thủy triều!

Hiện thế.

Sấm sét vang dội, mưa to cuồn cuộn.

Toàn bộ Vô Vọng trạch hơi nước mê mông như sa nặng rủ xuống, che đậy tầm mắt.

ầm ầm ầm ầm ầm...

[Phá Tà Phủ] treo cao trên bầu trời, thân búa to lớn lấp lánh ánh sáng, hai vân triện "Phá" và "Tà" lơ lửng một trái một phải, trong lúc sáng tắt phun ra nuốt vào lượng lớn linh cơ.

Lưỡi búa rét lạnh chấn động hư không, chém từng búa về phía Mạc Lễ Lan sau lưng Bùi Lăng, trong hư không xung quanh Bùi Lăng không ngừng sinh ra phục khắc thể [Phá Tà Phủ], kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghênh chiến bản tôn.

Chỉ có điều, bản chất của bảo vật trấn tông này cực cao, hắn dùng "Chúng" phục khắc ra cự phủ, cho dù nhìn qua khí tức không khác gì [Phá Tà Phủ] chân chính, nhưng uy năng lại khác biệt rất xa.

Chỉ vừa đối mặt, [Phá Tà Phủ] đã có thể chém nát hơn mười thanh phục khắc thể!

Cũng may hiện tại không ai điều khiển chuôi cự phủ này, không có pháp tắc gia trì, không thể một kích phá vỡ tất cả phòng tuyến của Bùi Lăng, hiện tại chỉ cần hắn tử thủ sẽ có thể chiến thắng!

rầm rầm rầm...

Lôi âm cuồn cuộn, [Phá Tà Phủ] càng công càng nhanh, nhưng tầng tầng lớp lớp phục khắc thể vẫn bảo vệ xung quanh Bùi Lăng và hóa thân, không có pháp lực tu sĩ chống đỡ, trong đoạn thời gian này nó không thể cắt ngang thuật pháp của hóa thân đối phương!

Ngay lúc này, trên người Thiết Hùng Thác đột nhiên xuất hiện vết thương ghê rợn lít nha lít nhít, máu tươi chảy như suối, trong nháy mắt thẩm thấu cả bộ khôi giáp.

Khí linh [Phá Tà Phủ] lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng.

Thiết Hùng Thác bị công kích trong mộng cảnh, có thể chiếu rọi vào hiện thết Khí linh lập tức tăng lớn thế công, tốc độ sáng tắt của vân triện hai bên trái phải nó chậm lại, vô số linh cơ bị hút đến từ bốn phương tám hướng, điên cuồng rót vào thân búa.

Hiện tại đôi bên đều đang so đấu tốc đội!

Thuật pháp của hóa thân Bùi Lăng chắc chắn là át chủ bài lớn nhất của hắn!

Nếu hiện tại cắt ngang môn thuật pháp này, Thiết Hùng Thác thức tỉnh từ trong mộng cảnh, chiến cuộc có thể lập tức thay đổi.

Người thất bại chắc chắn là Thánh Tử Trọng Minh tông này!

Nhưng nếu Bùi Lăng chém giết Thành Chủ trong mộng cảnh trước một bước...

rầm rầm rầm! !

[Trảm Tà Phủ] như điên dại, điên cuồng chém về phía Bùi Lăng, khí thế mạnh mẽ hung bạo như hung thú viễn cổ nổi giận, lưỡi búa vỡ nát từng khúc trong hư không trước mặt hắn, mặt đất không ngừng run rẩy, nứt nẻ, hung uy hiển hách, khí thôn vạn dặm.

Giọng Bùi Lăng lạnh băng: "Chúng!"

Càng ngày càng nhiều phục khắc thể cự phủ như thiên quân vạn mã, lít nha lít nhít cản ở trước mặt hắn.

Hiện tại tất cả trọng tâm của hắn đã đặt vào hóa thân ở trong mộng cảnh, chỉ cần bản thể trong hiện thế có thể ngăn chặn [Trảm Tà Phủ] là được!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Pháp bảo trấn tông toàn lực ứng phó, lưỡi búa hùng hồn chấn động hư không, nơi mũi nhọn đi qua vô số phục khắc thể vỡ nát.

Lần này, cuối cùng [Trảm Tà Phủ] đã chém vỡ tất cả phục khắc thể ngăn trước mặt Bùi Lăng, mưa to rào rạt trì trệ, trước mặt hắn rộng mở trong sáng, chỉ có Mạc Lễ Lan nhắm mắt đứng một mình!

Mũi nhọn như điện, lưỡi búa rét lạnh, khí thế vạn quân gào thét!

Ngay vào thời khắc mấu chốt, Bùi Lăng âm u lạnh lẽo nói:

"Nghịch!"

[Trảm Tà Phủ] lập tức dừng lại, hai phù văn "Trảm': "Tà" treo cao trên bầu trời điên cuồng lấp lóe, linh cơ hùng hậu mãnh liệt, toàn lực đối đầu với pháp tắc của Bùi Lăng. Trong nháy mắt, cự phủ chẳng những không rút lui chút nào, còn đang thong thả tiếp tục chém về phía Mạc Lễ Lan.

Chương 2038: Tiên nhân?

Nhưng ngay lúc này, Thiết Hùng Thác đột nhiên rơi xuống từ giữa không trung, đập ầm ầm xuống mặt đất, cờ xí bảy mặt sau lưng hắn ta cũng ầm vang ngã xuống!

Mưa to như trút nước, nước bùn cuồn cuộn chảy ngang.

Thiết Hùng Thác ngã xuống vũng bùn, khí tức nhanh chóng suy yếu.

Cở "Tướng" đổ? !

Không đợi [Trảm Tà Phủ] làm ra càng nhiều phản ứng hơn, Bùi Lăng lạnh băng nói: "Chúng!"

Tiếng nói tản vào hư không, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, xung quanh lại xuất hiện phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] nhiều vô số kể. Sau khi những phục khắc thể này xuất hiện, lập tức đồng loạt chém về phía bản tôn!

Keng keng keng keng keng...

[Trảm Tà Phủ] vốn đang toàn lực chống cự pháp tắc "Nghịch", hiện tại bị phục khắc thể ngăn cản, mặc cho hai vân triện "Trảm", "Tà" thu lấy linh cơ cuồn cuộn, lặp đi lặp lại sáng tắt nhưng cũng khó mà tiến thêm.

Ngay sau đó, trong hư không đột nhiên duỗi ra một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, vỗ một cái về phía cán búa [Trảm Tà Phủ].

Quanh người [Trảm Tà Phủ] nở rộ ánh sáng, sáng như nhật nguyệt, từng cái phù văn ẩn chứa khí thế hào hùng, khí tức thiên địa túc sát rối ren, chống cự pháp tắc của Bùi Lăng.

Không gian chậm rãi dập dờn như nước hồ, từng vòng gợn sóng khuếch trương ra bên ngoài, nghiền nát mưa to.

Đôi bên lập tức rơi vào giằng co.

Bên ngoài Vô Vọng trạch, phía trên trời cao.

Thấy Thiết Hùng Thác rơi xuống từ không trung, cờ "Tướng" đã đổ, [Trảm Tà Phủ] lại đánh lâu không xong, thế cục càng ngày càng bất lợi cho Yến Tê thành, vẻ mặt tu sĩ tứ tông đang quan chiến đều nghiêm nghị.

Lão giả Cửu Nghi sơn đột nhiên mở miệng: "Đại mộng không tỉnh... Không sai được! Đây là thủ đoạn của vị kia ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc!"

Vẻ mặt ba người còn lại đều nghiêm nghị nhẹ gật đầu.

Ở chỗ này, đều là tu vi Hợp Đạo trở lên, đến tình trạng này của bọn họ, tất nhiên đã đi qua bốn khu vực nguy hiểm ở Bàn Nhai.

Hiện tại Bùi Lăng thi triển môn thuật pháp kia, chỉ nhìn trạng thái hiện tại của Thiết Hùng Thác đã biết giống hệt với Đọa Tiên đại mộng trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Cộng thêm trước đó đối phương có thể thi triển [Minh Thiên Chi Vụ] trong Vĩnh Dạ hoang mạc, lại vạn kiếp Hóa Thân trong Vĩnh Dạ hoang mạc...

Nghĩ tới đây, nữ tu Tố Chân Thiên trầm giọng nói: "Thiết đạo hữu vận dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ], thực lực bây giờ đã là số một trong Hợp Đạo."

"Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cùng cảnh Hợp Đạo trong mấy trăm, mấy ngàn năm qua cũng khó có thể chống lại."

"Thế nhưng, ngoại trừ tiên nhân..."

Nghe nàng nhắc đến hai chữ "tiên nhân", ba người khác không những không cảm thấy bất ngờ, ngược lại sắc mặt càng nghiêm nghị hơn.

Lưu Lam Hoàng hậu nhanh chóng nói: "Từ khi Bùi Lăng này bái nhập Trọng Minh tông, tổng cộng ngày tháng tu luyện cũng không đủ mười năm, tu vi đã từ Luyện Khí kỳ đột phá tới Hợp Đạo.

"Không nói đến từ trước tới nay Bàn Nhai giới chưa từng từng có, ít nhất mấy ngàn năm qua cũng chưa từng nghe nói!"

Người Kiếm tông chậm rãi mở miệng: "Tốc độ tu luyện nhanh chỉ là một mặt"

"Nhưng căn cơ thâm hậu như thế, lại còn nắm giữ thủ đoạn trong Vĩnh Dạ hoang mạc..."

Nói đến chỗ này, kiếm tu dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Hắn...

Không phải là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc chứ?"

Tiếng mưa rơi ầm ầm, lôi đình ngang trời.

Bốn người lập tức im lặng.

Lúc này, thấy [Trảm Tà Phủ] và Bùi Lăng đã rơi vào thế giằng co, nữ tu Tố Chân Thiên như có điều suy nghĩ: "Từ trước đến nay danh môn chính đạo chúng ta làm việc lỗi lạc, không lấy ác ý suy đoán người khác."

"Hiện tại chỉ là một môn tiên thuật, không thể kết luận vội vàng.

"Nhưng cũng không thể không để phòng!"

Lão giả Cửu Nghi sơn hơi gật đầu: "Hiện tại bắt đầu điều tra tất cả về Bùi Lăng này!"

"Tốt nhất, vị Thánh Tử Trọng Minh tông này chỉ là thiên tư trác tuyệt, ngàn năm không gặp."

Kiếm tu trầm giọng nói: "Nếu thật sự là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc, vậy không tiếc trả giá tất cả, cũng phải diệt trừ hắn!"

Lưu Lam Hoàng hậu nói: "Nếu hắn thắng một trận chiến này, vậy trận chiến tiếp theo là cơ hội tốt nhất để thăm dò theo hầu của kẻ này!"

Ba người khác nghe vậy đều gật đầu.

Tiếng mưa rơi gào thét, hơi nước tản ra khắp thiên địa, mênh mông như sương mù.

Bốn người tạm dừng bàn bạc, tiếp tục quan chiến.

Trong mộng cảnh.

Lôi điện tím xanh đi khắp mây đen, thỉnh thoảng nổ vang bầu trời, giữa lôi âm cuồn cuộn, thiên địa chớp mắt ban ngày.

Mưa to cuồn cuộn rơi xuống, toàn bộ Vô Vọng trạch mênh mông đã thành vùng ngập lụt.

Trên áo giáp của Thiết Hùng Thác chồng chất vết thương, đạo thể cũng thương tích đầy mình, hắn ta nằm xuống đất, nước bùn thấm vào giáp trụ, thấm ướt vết thương, trợn mắt tròn xoe, trong đầu lại trống rỗng, trong thời gian ngắn đã quên lãng rất nhiều ký ức!

Trong hư không tiếng gió thê lương, liên miên như sấm, công kích của vô số phục khắc thể vượt qua mưa rào, ầm vang rơi xuống!

Trong cở xí bảy mặt sau lưng Thiết Hùng Thác, vân triện trên mặt cờ "Mã" đột nhiên sáng rõ, ngay sau đó tất cả công kích khó khăn lắm mới tới gần Thiết Hùng Thác lại không hiểu sao rơi vào cờ xí bảy mặt trên mặt đất cách đó không xa.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Chương 2039: [Tiên lộ phúc duyên]

Nước đọng đột nhiên bắn tung toé như nước thủy triều, bùn cát lập tức hóa thành lưu ly, nhanh chóng rơi xuống.

Vết rách mới thêm trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng trong tiếng rên rỉ, nước mưa, suối ngầm, đầm nước nhanh chóng trượt xuống trong đó, bọt khí có to có nhỏ tranh nhau chen lấn dâng lên, hỗn hợp lưu huỳnh và mùi tanh của đất.

Vũng nước đục bành trướng, lặp đi lặp lại cọ rửa áo giáp, ngoại trừ cái đó ra không có công kích gì rơi xuống trên người Thiết Hùng Thác.

Giữa không trung, Mạc Lễ Lan huyền bào phần phật, tóc dài bay múa, nàng nhíu mày, tuy [Minh Thiên Đại Mộng] cường đại nhưng hiện tại ở trong trận chiến cường độ cao này, pháp lực tiêu hao vô cùng kinh khủng!

Trong chốc lát ngắn ngủi, pháp lực bản thể đã không còn nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng!

Nàng không do dự chút nào, lập tức duỗi ngón tay ra, viết xuống một hàng chữ bằng máu ở giữa không trung: "Nơi đây không thể dùng đao."

Ngay sau đó, nàng thi triển [Đọa Huyết Chú], [Vạn Hồn Chú], [Đoạn Đầu Chú], [Ôn Tâm Chú] với hàng chữ bằng máu này.

Chữ bằng máu lập tức chui vào trong cơ thể nàng.

Chợt, Mạc Lễ Lan lại viết xuống một hàng vân triện không nhìn thấy ở giữa không trung: "Nơi đây cấm chỉ pháp tắc"

Nàng cũng thi triển bốn loại nguyền rủa cho hàng vân triện này.

Vân triện hơi rung động, tản vào toàn bộ mộng cảnh.

Đây là [Sinh Tử Hiến Lệnh] !

Ngay sau đó, trong hư không lại hiện ra lít nha lít nhít phục khắc thể, cự phủ nguy nga, song chùy hùng hậu, hùng hách lăng không, số phục khắc thể khó mà tính toán lại đánh về phía Thiết Hùng Thác!

Chữ "Mã" trên cờ "Mã" sau lưng Thiết Hùng Thác lại ầm vang sáng lên.

Trong chốc lát, ánh sáng trên cờ "Mã" vừa sáng đã tối, lại đột nhiên truyền ra khí tức mục nát suy bại dày đặc; vô số mặt người oán độc sinh ra, tiếng vui cười che ngợp bầu trời, trên mặt cờ bằng vải lại chảy ra máu mủ tanh hôi; trên cột cờ gần mặt cờ đột nhiên xuất hiện một vết đứt mảnh khảnh, sau đó nhanh chóng mở rộng; mặt cờ vốn sáng ngời rực rỡ đột nhiên tối đen, trong khoảnh khắc mất hết màu sắc như sau đó sẽ hôi phi yên diệt!

Vân triện trên mặt cờ không ngừng sáng tắt như đang giãy giụa, chỉ có điều nó lấp lánh ánh sáng, lần lượt ảm đạm, bốn tầng nguyền rủa tầng tầng lớp lớp hoàn toàn che giấu nó.

Trời cao, phục khắc thể cự phủ song chùy như thác búa chùy bay thẳng xuống, lần này không còn bị lệch nữa.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ thân hình Thiết Hùng Thác đột nhiên chấn động, trong hai mắt khôi phục sự trong trẻo, cuối cùng tìm về ký ức mà mình vừa mất!

Hai tay hắn lập tức cầm chùy, trực tiếp nghênh tiếp vô số cự phủ song chùy đánh tới từ chính diện ầm ầm ầm ầm ầm...

Thiết Hùng Thác vung vẩy song chùy như gió, hóa thành một mảnh quang ảnh to lớn, mưa dội không lọt. Khanh khanh khanh...

Song chùy không ngừng va chạm với phục khắc thể cự phủ song chùy, mỗi một lần đều phát ra tiếng vang kinh thiên động địa.

Tiếng gầm như thực chất trùng điệp truyền ra bốn phương tám hướng.

Nước mưa, vũng bùn hiện ra từng vòng gợn sóng to lớn, ầm vang lan ra phương xa.

Trời cao và mặt đất lập tức xuất hiện từng vòng tròn đồng tâm.

Hư không không chịu nổi tiếp nhận hơi lung lay, đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa, bay lả tả vấy xuống.

Quanh người Thiết Hùng Thác khí huyết sôi trào, đỉnh đầu bốc lên sóng nhiệt, đốt hết tất cả nước mưa đến gần, chiến ý ngút trời, khí thế hùng hậu lần lượt đập nát công kích đập vào mặt.

Nhưng ngay lúc hắn ta phải nhanh chóng ổn định trận cước, rất nhiều phục khắc thể cùng nhau ngẩng đầu, trăm miệng một lời:

"xep"

Oanh! !!

Phục khắc thể cự phủ song chùy đột nhiên sáng lên, trong chốc lát khí thế, uy áp, lực đạo càng lên một tầng lầu, cứ như tầng tầng sóng biển đột nhiên cuốn lên một luồng sóng to gió lớn, trong nháy mắt xông vào song chùy của Thiết Hùng Thác.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Vô số búa chùy đánh vào người, máu tươi vẩy ra như bão tố, trong nháy mắt nhuộm đỏ một phương thiên địa!

Thiết Hùng Thác bay ngược ra như diều đứt dây, máu thịt be bét, xương cốt trắng hếu, đã chịu trọng thương.

Mạc Lễ Lan không cho hắn ta bất cứ cơ hội nào, lại điều khiển phục khắc thể cự phủ và song chùy, đánh về phía Thiết Hùng Thác còn ở giữa không trung.

Thấy tình thế nguy cấp, Thiết Hùng Thác không rảnh quan tâm thương thế trên người, lúc này dùng toàn lực vạch ra một đạo giới tuyến thẳng tắp giữa không trung, đồng thời gầm thét:

"Tướng!"

Giới tuyến hơi sáng, phương thiên địa này lập tức chia thành hai không gian.

Tất cả công kích như cuồng phong mưa rào, rơi đến bên cạnh giới tuyến liền biến mất, không thể tiến thêm.

Nhưng cùng lúc đó Thiết Hùng Thác đột nhiên cảm thấy khí huyết toàn thân suy bại, màu sắc máu tươi trong vết thương lập tức chuyển thành màu đen, mùi hư thối vô cùng dày đặc, tanh hôi ngút trời; từng khuôn mặt người oán độc vui cười sinh ra, nắm kéo mỗi một khối huyết nhục, muốn bay ra bốn phương tám hướng; lại thêm một đường tơ máu xuất hiện trên cổ hắn ta, nhanh chóng mở rộng; toàn bộ đạo thể đột nhiên vô cùng suy yếu, vô thức phát ra một tràng ho khan dữ dội: "Hụ khụ khụ khụ khục...

Ở bên kia giới tuyến, phục khắc thể Thành Chủ lập tức quát lên một tiếng lớn: "Pháo!"

Chương 2040: [Tiên lộ phúc duyên] (2)

Phục khắc thể cự phủ và song chùy lập tức xuyên qua giới tuyến, đồng thời có thể phóng đại đánh về phía Thiết Hùng Thác.

Oanh!"

Thiết Hùng Thác lập tức bị phục khắc thể cự phủ và song chùy bao phủ, trong tiếng trọng kích liên tiếp, hắn ta như một viên đinh sắt bị đóng đinh từng tấc xuống lòng đất.

Bị Mạc Lễ Lan điều khiển, rất nhiều phục khắc thể cự phủ, song chùy lại phi không mà lên, vẫn nhắm thẳng Thiết Hùng Thác đã hơi thở mong manh trong mộng cảnh.

Lúc này áo giáp Thiết Hùng Thác vỡ vụn, máu thịt be bét, trên dưới cả người có nhiều chỗ xương trắng trần trụi, thậm chí ngực bụng đã thấy được nội tạng.

Sinh cơ, lực lượng, pháp lực của hắn ta đều đang nhanh chóng trôi qua, mùi mục nát tanh hôi càng thêm dày đặc, mặt người còn đang không ngừng hiện ra, vết thương trên cổ lập tức cắt đứt xương cổ, trên khuôn mặt tái nhợt như chết, vẻ bệnh tật càng thêm nặng nề.

Hắn ta sắp chết!

Thiết Hùng Thác giãy giụa, rất gian nan từ bò dậy dưới đất, lúc này tử khí quanh người hắn ta đã vô cùng dày đặc, ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu xuất hiện màu sắc tiều tụy.

Hắn ta dùng tay cánh tay run rẩy giơ song chùy lên, như muốn tiếp tục ra tay.

Phía trên trời cao mưa to như trút nước, Mạc Lễ Lan đạp không mà đứng, huyền bào phần phật bay múa, tóc dài đen nhánh phân tán như man trà la màu đen nở rộ, tay phải hơi nâng lên đè ép phía dưới.

Tất cả phục khắc thể cự phủ và song chùy lập tức gầm thét đánh về phía Thiết Hùng Thác.

Chỉ có điều, trong lúc phục khắc thể những cự phủ và song chùy này rơi xuống hơi lắc lư, nhanh chóng nhạt đi, chẳng mấy chốc bọn chúng càng lúc càng mờ nhạt, cứ như bức tranh bị mưa gió cọ rửa, thoáng cái đã tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, Diệt Liên lão ma, Loan Kiệu Khanh, La Đô, Tả Cảnh Hành, Viên Trường Chân, Thanh Yếu phản yêu cách đó không xa cũng bắt đầu nhạt lại, tiêu tán.

Bóng dáng Mạc Lễ Lan đứng giữa trời cao cũng nhạt đi.

Toàn bộ [Minh Thiên Đại Mộng] bắt đầu đổ sụp.

Pháp lực bản thể đã đến cực hạn!

Mạc Lễ Lan cắn răng chống đỡ, [Mạt Đạo Khuynh Tiên] đã bắt đầu tiêu hao thọ nguyên bản thể trên phạm vi lớn, dưới sự trả giá bằng thọ nguyên, những phục khắc thể cự phủ song chùy đã nhạt dần đột nhiên một lần nữa bắt đầu ngưng thực trong thời gian cực ngắn, chẳng mấy chốc đã quay về thực chất.

Lưỡi búa đánh nát hư không, song chùy chấn động thiên địa, nguy nga hùng hồn, thế không thể đỡ, tiếng động rộng lớn phá không gào thét như rồng, trong nháy mắt đè xuống lôi đình cuồn cuộn, hùng hậu rơi xuống!

Quanh người Thiết Hùng Thác không có bất kỳ chỗ nào hoàn hảo, huyết nhục hư thối, máu đen nhánh còn đang không ngừng rơi xuống, vô số mặt người lít nha lít nhít đã hoàn toàn bao trùm nó, tiếng vui cười bén nhọn chói tai che ngợp bầu trời, hắn ta vẫn duy trì tư thế hai tay nâng chùy như muốn ra tay, lại chậm chạp không có bất kỳ động tác gì.

Ngay chớp mắt rất nhiều phục khắc thể cự phủ song chùy sắp đánh trúng Thiết Hùng Thác, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thành công [Tiên lộ tranh phong], hệ thống đưa tặng miễn phí một cọc [Tiên lộ phúc duyên 1...

"Leng keng! Kiểm tra ra Yến Tê thành..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí [tiên lộ phúc duyên:

Yến Tê thành 1..."

Tiên lộ... Thành công?

Đưa tặng Yến Tê thành?

Ngay sau đó, không đợi Mạc Lễ Lan làm ra bất kỳ phản ứng nào, tất cả trong mộng cảnh lập tức vỡ nát, toàn bộ không gian như mặt kính đánh nát ầm vang rơi xuống, điện quang lôi âm và mưa to cuồn cuộn ở hiện thế lập tức xuất hiện trước mặt.

Hiện thế.

Mưa to rào rạt, tử điện tung hoành, giương nanh múa vuốt, dữ tợn gào thét.

Một dáng người thướt tha đạp không mà đứng, tóc dài lộn xộn phiêu đãng như gió như sương. Lưỡi búa to lớn trên đỉnh đầu hắn ta chậm chạp lại kiên định đánh xuống.

Vô số phục khắc thể hiện ra từ hư không, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngăn cản [Trảm Tà Phủ]...

Chỗ càng cao hơn, một bàn tay vô cùng to lớn bắt lấy cán búa lấp lánh phù văn muốn lôi nó ra.

Ngoài ra, còn có pháp tắc "Nghịch" vận chuyển phương thiên địa này, cưỡng ép [Trảm Tà Phủ] rút lui trở về.

Hai vân triện "Trảm" và "Tà" lơ lửng giữa trời, lúc sáng tắt càn quét linh cơ của toàn bộ phương thiên địa này, phun ra nuốt vào như thuỷ triều, tản ra uy thế hùng hậu, đối kháng với đủ loại pháp tắc của Bùi Lăng.

Lúc này, phục khắc thể cự phủ xung quanh Bùi Lăng dần trở nên nhạt đi như bị mưa cọ rửa quá mức.

Pháp lực của hắn càng ngày càng ít, đã sắp không duy trì được pháp tắc ở phương thiên địa này.

Thấy khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng yếu, toàn thân [Trảm Tà Phủ] lấp lóe ánh sáng, chỉ một thoáng một bộ phận phù văn ầm vang nổ tung, uy năng đột nhiên tăng lên một cấp đội!

Bàn tay khổng lồ nắm chặt cán búa đột nhiên dấy lên ngọn lửa thuần màu trắng, chợt bắt đầu cháy hừng hực.

Ánh lửa ngút trời đè xuống cơn mưa to như trút nước, trong khoảnh khắc bàn tay khổng lồ bị đốt thành tro tàn, thưa thớt tán đi, [Trảm Tà Phủ] lập tức bắt đầu tiến lên, bóng tối to lớn bao phủ xuống, lưỡi búa lạnh lẽo thấu xương chém tới Mạc Lễ Lan từng chút một!

Chương 2041: Không cứu được...

Ngay lúc này, Thiết Hùng Thác đột nhiên đứng lên từ trong nước bùn.

Áo giáp của hắn ta đã vỡ nát như không còn, đạo thể vốn uy vũ khỏe mạnh tiều tụy héo rút như lão giả gần đất xa trời, khí tức suy yếu như nến tàn trong gió. Cánh tay trải rộng vết thương dữ tợn của hắn ta giơ song chùy lên, mưa như trút nước, máu đen tanh hôi chảy ra từ vết nứt sâu đủ thấy xương, trong khoảnh khắc bị tách ra thành dòng máu đen, nhanh chóng đọng thành một bãi dưới chân hắn ta.

Song chùy nghênh đón từng chút một, như muốn tiếp tục phát động tiến công.

Nhưng vừa làm xong động tác này, Thiết Hùng Thác đứng đó không nhúc nhích như đã hóa đá, một tia sinh cơ yếu ớt đột nhiên tan thành mây khói.

Oanh! !!

Một đạo tử điện to lớn đột nhiên nổ tung giữa trời, lôi đình cuồn cuộn như sóng dữ sôi trào mãnh liệt, gầm thét lao ra bốn phương tám hướng.

Mưa to cuồn cuộn như thiên hà chảy ngược, tiếng giông tố tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này, bao phủ tất cả âm thanh.

[Trảm Tà Phủ] lập tức nhận ra điều gì đó, toàn bộ thân búa lập tức run lên.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể, Mạc Lễ Lan sau người lập tức mở hai mắt ra, duỗi cánh tay cầm bàn tay Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Mạc Lễ Lan hóa thành một đoàn bóng tối đậm đặc hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Vô số đường vân màu đỏ sậm hiện ra quanh người Bùi Lăng, trong giây lát biến mất, trở về như thường.

Tất cả pháp tắc quanh quẩn ở xung quanh đều tan thành mây khói, thiên địa trở lại tự nhiên.

Chợt bóng dáng Bùi Lăng nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, đã độn khỏi nơi này.

Oanh! !!

[Trảm Tà Phủ] đập ầm ầm xuống đất, mặt đất bạo động, vết nứt như khe sâu to lớn nhanh chóng ăn mòn xung quanh, nước đọng bành trướng, bùn cát bắn tung toé, mưa như trút nước điên cuồng đập vào thân búa, kích thích vô số hơi nước mông lung như khóc.

Đại chiến... Đã kết thúc!

"Thiết Thành Chủ!"

"Thiết huynh!"

"Thiết đạo hữu...

Tu sĩ tứ tông đang quan chiến lập tức thi triển độn pháp, vây quanh Thiết Hùng Thác.

Thiết Hùng Thác nhắm nghiền hai mắt, chiến ý trên trần chưa tán, duy trì tư thế giơ cao song chùy, mặc cho nước mưa cọ rửa, không có bất kỳ đáp lại gì.

Trong cơn mưa to, song chùy ảm đạm tĩnh mịch như sắt cứng, không còn chút linh cơ nào nữa.

Sắc mặt tu sĩ tứ tông quan chiến lập tức trầm xuống, lão giả Cửu Nghi sơn quay đầu, nhìn về phía Lưu Lam Hoàng hậu: "Nhanh! Đi mời Dược tiên nữ..."

Còn chưa nói hết câu, một bóng hình xinh đẹp áo xanh như mộng, tóc bạc như nguyệt đã xuất hiện bên cạnh mọi người, đôi mắt như phỉ thúy của Dược Dạ Thư nhìn về phía Thiết Hùng Thác, lập tức nhìn sang đám người, hơi thở dài: "Cứu không được..."

Bốn người lập tức khẽ giật mình, sao Dược tiên nữ tới nhanh như vậy?

Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã thấy thân thể Thiết Hùng Thác như cồn cát đổ sụp tán loạn từng chút một, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu!

Phanh...

Song chùy trong tay hắn ta rơi mạnh xuống đất, thân chùy ảm đạm, khí tức tan hết.

Cùng lúc đó, cờ xí bảy mặt cắm ở sau lưng Thiết Hùng Thác đột nhiên bay ra, sau đó lập tức chạy tới phương hướng thủ phủ Yến Tê thành.

Bên ngoài Vô Vọng trạch.

Mây đen buông xuống, mưa to rào rạt.

Pháp chu cỡ lớn treo cao trên bầu trời, pháp trận phòng hộ chống ra hình tròn to lớn, ngăn cản phong vũ lôi điện.

Trong pháp chu, một trụ khói xanh chầm chậm tản khắp, cả phòng trong veo, rất nhiều nữ tu ngồi vây quanh khoang nhìn tình cảnh trong thủy kính trước mặt, vô cùng hưng phấn.

Thánh Tử thắng!

Thi Nam Tử nhẹ cong khóe miệng, vẻ mặt bình thản: "Tiên Đế lâm trần, tự mình chỉ điểm những tiên hạ đẳng huyễn cảnh này là phúc phận của bọn họ. Chỉ có điều, tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng, đạo tâm bị long đong, ngu dốt vụng về."

"Một lần huyễn cảnh hoàn toàn mê đảo tâm tính"

"Cả ngày truy đuổi hư ảo, không nhận ra chân lý của phương thiên địa này."

"Cho dù có trực diện với cơ duyên Tiên Đế, cũng khó có thể chịu đựng ân điển như thế!"

"Không sai!" Liên Đồng Tử khẽ gật đầu, xúc động nói: "Lúc những sinh linh này ở thượng giới, cả ngày tầm thường, không thành tựu. Căn cơ đã nông cạn, tâm tính cũng không chịu nổi. Vào huyễn cảnh này, một khi trầm mê đã là vĩnh viễn không thức tỉnh"

"Có thể chết trong tay Tiên Đế, thật sự là mấy đời nối tiếp nhau góp nhặt phúc duyên."

Dư Tử Cơ mỉm cười: "Tốt tốt tốt! Thánh Tử giết tốt! Thành Chủ Yến Tê thành này là một trong những khôi thủ năm tông ngụy đạo, cũng là một trong đạo tặc của phương thiên địa này!"

"Hắn nên chết từ sớm!"

"Hành động này của Bùi thánh tử là giữ gìn trật tự phương thiên địa này, Thánh Tử cao thượng!"

"Tỷ tỷ, phải truyền tin cho Thánh tháp." Thư Vũ cũng mặt mũi tràn đầy vui mừng, lập tức nhắc nhở: "Thiết Hùng Thác này thân tử đạo tiêu, dựa theo quy củ Yến Tê thành, nên do đệ tử Thiếu thành chủ nhận vị."

"Tân Nhai Tu kia tuổi trẻ, thực lực không cao, bởi vì cái gọi là chủ thiếu quốc nghỉ"

"Chính là lúc Thánh tháp ta theo sát Bùi thánh tử, cứu vớt phương thiên địa này!"

"Phải điều động đệ tử, đến Yến Tê thành tàn sát chúng sinh!"

Ánh mắt Dư Tử Cơ sáng lên: "Tốt!

Hoa Dục Nhiên cùng mười tên lô đỉnh đều đưa tay đè ngực, ánh mắt mê ly, mắt không chớp nhìn qua thủy kính, oanh thanh yến ngữ: "Chủ nhân... Thật là dũng mãnh...

Chương 2042: Đưa tặng thành công

"Thời tiết tốt đẹp này, rất thích hợp để hầu hạ chủ nhân thật tốt trong mưa...

"Tốt tốt tốt! Mưa gió mịt mù, trạch quốc chảy ngang, rất muốn lập tức đi hầu hạ chủ nhân..."

"Nên đổi sang chiến giáp Yến Tê thành!

"Không, Lưu Lam Hoàng hậu cũng ở đây, không bằng vẫn mặc địch y Chung Quy thị..."

"Chủ nhân rất dũng mãnh!"

"Trận chiến này chủ nhân vất vả, chúng ta cần lập tức chuẩn bị hầu hạ..."

Lúc này, Hoa Quế Dung bấm pháp quyết thu hồi một cái ngọc giản, vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ, đã ghi chép tốt ảnh lưu niệm, hiện tại có thể đưa cho bốn lô đỉnh ngụy đạo kia."

Hoa Dục Nhiên sóng mắt lưu chuyển, khẽ mỉm cười, nói: "Hiện tại đưa đi làm gì? Bốn lô đỉnh ngụy đạo kia cần học tập làm thế nào hầu hạ chủ nhân"

"Lại thêm một ít huyễn tượng chủ nhân thải bổ Văn Nhân Linh Sắt, thải bổ tu sĩ cấp cao ngụy đạo vào đi."

Hoa Quế Dung lập tức gật đầu, ngầm hiểu nói: "Vâng!"

"Chủ nhân đã toàn thắng" Hoa Dục Nhiên thướt tha đứng dậy, thuận tay đỡ sa y trên đầu vai, dặn dò đám muội muội xung quanh: "Sẽ trở về ngay."

"Đều đi thay áo giáp Yến Tê thành"

"Nghênh đón chủ nhân thật tốt!"

Hoa Quế Dung và mấy lô đỉnh lần lượt gật đầu: "Hiểu rõ!"

Sấm sét vang dội, mưa gió cuồn cuộn.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, dùng tốc độ cực nhanh phi độn đến một phương hướng.

Vốn pháp lực của hắn đã gần khô kiệt, nhưng lúc này toàn bộ khí số, thiên địa linh khí, lực lượng pháp tắc cảnh nội Yến Tê thành như trường hà chảy ngược, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn.

Khí tức Bùi Lăng càng ngày càng mạnh, pháp lực đang khôi phục với tốc độ kinh người.

Tận đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đã thắng trận chiến đấu này?

Rõ ràng một chiêu cuối cùng của hắn còn chưa rơi xuống!

Hệ thống đã phán định hắn thắng trước?

Thế nhưng, hiện tại điều này đã không quan trọng, quan trọng là hệ thống 6.0 bản tiên lộ tạm thời lại thiểu năng vào lúc này!

Đưa tặng Yến Tê thành?

Chó má!

Hắn khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, là danh môn chính đạo, chắc chắn Yến Tê thành sẽ không xuống tay với hắn...

Nhưng hắn là một Thánh Tử ma môn chạy tới Yến Tê thành vơ vét, đó không phải là muốn chết?

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lập tức phát hiện phía trước không xa xuất hiện một tòa ổ bảo lơ lửng.

Quy mô toà ổ bảo này không lớn, chỉ có điều trong đó tràn ngập rất nhiều trận pháp, khí tức cơ quan, mơ hồ bảo vệ một tòa trận pháp quen thuộc.

Chính là Truyền Tống Trận!

Bùi Lăng không ngừng phi độn, khuôn mặt dáng người lại bị hệ thống điều khiển lặng yên biến hóa.

Chẳng mấy chốc, hắn đã hóa thành dáng vẻ Thiết Hùng Thác, ngay cả huyền bào trên người cũng biến hoá thành áo giáp.

Bóng dáng nhoáng một cái, Bùi Lăng lập tức trốn vào trong ổ bảo.

Vượt qua lầu quan sát ngoài thành, bố cục bên trong như tiểu trấn.

Lúc này, trên đường phố người đến người đi, đều là vẻ mặt vội vàng, chưa từng chú ý đến Bùi Lăng.

Nhưng chẳng mấy chốc một bóng dáng giáp trụ đầy đủ nhanh chân đi ra. Hắn ta dùng thần niệm đảo qua Bùi Lăng, lập tức khẽ giật mình, vội vàng đi lên cung kính hành lễ: "Thi Lư trấn thủ Lệ Đình bảo, bái kiến Thành Chủ!"

Lúc nói chuyện, Thi Lư nhanh chóng thi triển đủ loại thủ đoạn, kiểm tra thân phận người trước mặt.

Trong giây lát, hắn ta âm thầm yên lòng, không sai! Người tới là Thành Chủ! Không giả!

Bùi Lăng không đáp lời bất kỳ điều gì, nhanh chân đi qua bên cạnh Thi Lư, bước vào bên trong.

Trong lòng Thi Lư hơi nghi ngờ nhưng vẫn lập tức đuổi theo.

Không lâu sau, Bùi Lăng đã đến đến bên cạnh Truyền Tống Trận bị phòng hộ trùng điệp trấn giữ, sau đó trực tiếp bước vào trong đó, chợt quay đầu nhìn về phía những tu sĩ Yến Tê thành đứng bên ngoài trận pháp.

Thi Lư lập tức kịp phản ứng, Thành Chủ cần dùng Truyền Tống Trận!

Thế là, hắn ta lập tức phân phó thủ vệ giáp sĩ nơi đây thôi động Truyền Tống Trận, ánh sáng trắng to lớn xông lên trời không, bóng dáng Bùi Lăng nhanh chóng biến mất.

Yến Tê thành.

Truyền tống đại điện.

Ánh sáng trắng cuồn cuộn sáng lên, bóng dáng Bùi Lăng chợt ngưng tụ ở giữa trận pháp.

Trong nháy mắt, mấy đạo thần niệm cường đại vô song, tính cả trận pháp tối nghĩa thâm trầm dao động, nhanh chóng đảo qua trên người hắn.

Mấy đạo pháp tắc của đại trận hộ thành Yến Tê thành cũng bao phủ toàn thân Bùi Lăng.

Tất cả thủ đoạn kiểm tra đều không phát hiện bất cứ vấn đề gì.

Rất nhiều tu sĩ Yến Tê thành canh giữ ở bên cạnh Truyền Tống Trận lập tức khom mình hành lễ: "Thành Chủ!"

Bùi Lăng không trả lời một chữ, trực tiếp bước đến một phương hướng nào đó.

Bên cạnh Phủ thành chủ.

Một tòa trạch viện cửa riêng kiểu dáng đơn giản, cao lớn.

Treo cao bảng hiệu, điêu khắc bốn chữ lớn "Phủ Thiếu thành chủ".

Hậu viện phủ đệ, Thối Thể trận pháp mở rộng, đủ loại ăn mòn, nguyền rủa, uy áp... Âm vang rơi xuống, Tân Nhai Tu cởi trần thân trên cầm song chùy trong tay, đang đổ mồ hôi như mưa tu luyện.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc đi thẳng vào.

Tân Nhai Tu khẽ nhíu mày, lập tức thu hồi song chùy, xoay người nhìn lại.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt người tới, hắn ta lập tức cung kính hành lễ, vui vẻ nói: "Sư tôn, ngài trở về rồi?"

Vừa nói xong, Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt đã cách không thu Thành Chủ lệnh trên người Tân Nhai Tu vào lòng bàn tay.

Chương 2043: Đưa tặng thành công (2)

Tân Nhai Tu ngẩn ngơ, chợt cũng không quan tâm.

Ba ngày trước, sư tôn cố ý giao Thành Chủ lệnh cho hắn ta, ra lệnh chờ ba ngày sau hắn ta sẽ chuyển giao cho Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão, để Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão tạm thay chức Thành Chủ.

Nhưng hiện tại sư tôn bình an trở về, Thành Chủ lệnh này cũng tốt, chức Thành Chủ cũng được, tất nhiên đều thuộc về sư tôn!

Nghĩ tới đây, Tân Nhai Tu lập tức phấn chấn nói: "Chúc mừng sư tôn khải hoàn!"

"Xin hỏi sư tôn, Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng kia đã đền tội chưa?"

Bùi Lăng không nói một lời, bóng dáng lập tức biến mất trong đình viện.

Sau một lát, Phủ thành chủ.

Người ở đây vận chuyển như thường, ngay ngắn trật tự.

Chỉ có điều, cả tòa phủ đệ đều tràn ngập một luồng không khí khẩn trương túc sát như bị dây cung kéo căng tới cực điểm.

Nhưng vào lúc này một bóng dáng mặc áo giáp, khôi ngô ngang tàng nhanh chân đi vào cửa lớn Phủ thành chủ.

Hắn quen thuộc đường đi, thông suốt, trực tiếp đi vào chính đường, nghênh ngang ngồi xuống bảo tọa trên vị trí cao nhất.

Cầm Thành Chủ lệnh trong tay, đăng lâm bảo tọa Thành Chủ Yến Tê thành, càng nhiều thiên địa chi lực từ toàn cảnh Yến Tê thành trào lên mà tới, trùng điệp rót vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Lúc này, mấy Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành cùng nhau đi tới, người ở giữa vẻ ngoài phóng khoáng, trên mặt có mấy vết sẹo dữ tợn, khí tức hùng hậu bưu hãn; Người bên trái áo vải nhuyễn giáp, trong nho nhã giấu giếm mũi nhọn; người phía bên phải thấp lùn chắc nịch, ánh mắt như điện, vác một thanh đồng việt to lớn, bước chân âm vang mạnh mẽ.

Sau ba người này còn có một đám tướng lĩnh cách ăn mặc không đồng nhất đi theo, đều lưng đeo Hổ Phù, phía trên Hổ Phù điêu khắc từng chữ vân triện: Át Phùng, Chiên Mông, Trứ Ung, Đồ Duy, Huyền Mặc... Chính là đám Bảo chủ trong ổ bảo thập phương Yến Tê thành.

Một người trong đó khôi ngô cao lớn, râu tóc dày dài, trông uy vũ bất phàm, chính là Phục Thái bảo chủ Trứ Ung bảo!

Sau khi bọn họ đi vào bên trong, thi lễ đơn giản với Bùi Lăng, lập tức không kịp chờ đợi hỏi: "Thành Chủ, có phải trận chiến lần này đã thủ thắng?"

Bùi Lăng chưa mở miệng, Thái Thượng trưởng lão vẻ ngoài phóng khoáng kia đã khẽ nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng là ma đầu hàng đầu trong đám hậu bối! Hắn tuổi vừa nhược quán đã việc ác từng đống, trong đại chiến chính ma đã từng xâm lấn tông ta, cướp giật giết hại vô số, thật sự đáng chết! Không biết lần này Thành Chủ có tiêu diệt hắn ngay tại chỗ?"

Thái Thượng trưởng lão dáng vẻ áo vải nho tướng khẽ nhíu mày nhìn Bùi Lăng, nghiêm mặt hỏi: "Trận chiến này liên quan trọng đại, Thành Chủ lại không cho phép chúng ta tiến đến quan chiến, thậm chí không cho phép lấy thủy kính nhìn trộm trước để tránh quấy rầy tâm cảnh chuẩn bị chiến đấu của Thành Chủ, không dám nhiều lời, hiện tại có thể giải thích cho bọn ta không?"

Thái Thượng trưởng lão lùn khỏe trầm giọng nói: "Thành Chủ, có ảnh lưu niệm trận chiến này không? Từ sau khi đạo hữu Chung Quy thị chiến bại, ta nghe nói lòng người bàng hoàng, sĩ khí giảm lớn, bây giờ cách xử lý tốt nhất là lan truyền ảnh lưu niệm Thành Chủ đánh bại Bùi Lăng khắp nơi"

Đám Bảo chủ sau lưng Thái Thượng trưởng lão cũng mồm năm miệng mười mỡ miệng: "Mặc dù Bùi Lăng này tư chất xuất sắc, xem như người nổi bật trong số hậu bối thế hệ này, nhưng tuổi còn trẻ, trong trận chiến mở màn với Chung Quỳ thị đạo hữu, Chung Quỳ thị khinh địch để hắn chiếm ưu thế thì cũng thôi."

"Dám tới khiêu chiến Thành Chủ tông ta, thật sự tự rước lấy nhục!"

"Không sai! Phàm nhân Yến Tê thành ta đều là bách chiến tinh nhuệ, huống chi Thành Chủ!"

"Thế hệ hậu bối tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng..."

"Con cháu ma môn không tu phẩm hạnh, không dưỡng tâm tính, cho dù ở vào thiên phú kinh diễm, cuối cùng khó mà lâu dài..."

Trên bảo tọa, Bùi Lăng nghe đến tê cả da đầu nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, tiếng nhắc nhở của hệ thống âm lập tức vang lên: "Leng keng! Hoàn thành đưa tặng [Tiên lộ phúc duyên: Yến Tê thành], cảm ơn ký chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa uỷ thác không lo tu luyện, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!"

Ngay sau đó, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Yến Tê thành.

Địa bàn quản lý của Thượng Chương bảo.

Núi xanh lồng lộng đâm thẳng tới trời.

Chấn nấm mốc kéo dài như sợi thô, phất phơ đầy trời.

Nơi xa, một đạo độn quang triền miên đến như trường thương cắt phá bầu trời, đụng nát mây tầng, lúc mờ mịt lại lôi ra một tuyến trường hồng xanh ngọc...

Nàng tóc ngắn bay lên, từng khúc nhuyễn giáp dán vào da thịt, vảy sáng lóng lánh, thướt tha hiên ngang, chính là Văn Nhân Linh Sắt.

Hiện tại nàng đang dùng tốc độ cao nhất đi đường.

Vì nhanh chóng nhìn thấy Dược tiên nữ, đoạn đường này nàng dùng tốc độ nhanh nhất đi Truyền Tống Trận.

Lúc này, phía dưới núi xanh uốn lượn như đai, chân trời như một hồ lớn, nhìn ra xa như gương, mặt hồ hơi nước mờ mịt, lẻ tẻ có hòn đảo vẩy xuống như châu, mềm mại xinh đẹp.

Cái hồ này là Giới hồ thuộc quản lý của Yến Tê thành và Lưu Lam hoàng triều!

Bở bên kia, hình dáng vọng lâu nguy nga mơ hồ, thỉnh thoảng độn quang lên xuống, chính là thành trì hoàng triều!

Chỉ có điều, tòa thành trì này vẫn cách Lam Kinh có thể liên lạc "Tiểu Tự Tại Thiên" một khoảng cách.

Chương 2044: Thành Chủ thắng?

Trong lòng Văn Nhân Linh Sắt rất lo lắng, nàng không xác định Dược tiên nữ có thể cứu Thành Chủ hay không, nhưng bây giờ toàn bộ chính đạo, không, phải là toàn bộ thiên hạ, Dược tiên nữ là thầy thuốc mạnh nhất!

Nếu Dược tiên nữ cũng không làm được, toàn bộ Bàn Nhai giới không còn ai có thể làm được!

Đã từng có một sự tồn tại bản lĩnh cứu chữa sinh linh càng mạnh hơn Dược tiên nữ, đó là Lung Hoàng đan tổ điểm hóa tiên dược vạn năm vào lúc trước!

Chỉ có điều, ung Hoàng đan tổ đã sớm không ở giới này...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên có cảm ứng, nhanh chóng lấy ra Truyền Âm Phù đặc thù từ trong túi trữ vật.

Lúc này, tấm phù triện này đang không ngừng tản ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên có người đang truyền âm cho nàng.

Văn Nhân Linh Sắt vừa phi độn vừa thôi động phù triện, không đợi một bên khác của Truyền Âm Phù vang lên giọng nói đã nhanh chóng hỏi: "Chuyện gì? Mau nói!"

Còn chưa nói hết câu, trong phù triện lại truyền tới một giọng nói vô cùng phấn chấn: "Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão, Thành Chủ thắng!"

Thành Chủ thắng?

Văn Nhân Linh Sắt khẽ giật mình, trong chốc lát chưa kịp phản ứng, sau mấy tức sắc mặt thay đổi!

Nàng lập tức ngừng phi độn, đạp không mà đứng, nhanh chóng hỏi: "Thành Chủ thắng? ! Vậy Bùi Lăng đâu? Bùi Lăng thế nào?"

Giọng nói trong Truyền Âm Phù còn đắm chìm trong vui mừng, không phát hiện sự khác lạ trong lời nói của Văn Nhân Linh Sắt, giọng nói kia lập tức trả lời: "Không biết, Thành Chủ không nói, chắc đã chết!"

"Dù sao Thánh Tử Trọng Minh tông kia việc ác từng đống, tội lỗi chồng chất, làm việc không kiêng nể gì cả, ma tính sâu nặng, còn từng cướp giật Yến Tê thành ta, thật là tội không thể tha!"

"Loại ma đầu táng tận thiên lương này, trước kia ít nhất phải nhốt vào khu chữ Thiên Độ Ách uyên, trấn áp vĩnh thế"

"Nhưng bây giờ chưa xây dựng lại Độ Ách uyên, Thành Chủ trừ hại vì dân, thật sự là khuếch trương thanh thế của ta."

"Được rồi, không nói những điều này nữa, Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão, ngươi đang ở đâu?"

"Kính xin nhanh chóng trở về thủ phủ, cùng nhau ăn mừng!"

Nghe vậy, sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt lập tức trở nên trắng bệch.

Bùi Lăng... Lại thua? ?

Một hồi lâu sau, cuối cùng nàng đã lấy lại tinh thần, phải nhanh đi tìm Dược tiên nữt Chỉ có Dược tiên nữ có thể cứu Bùi Lăng... Không! Hẳn là lập tức quay về!

Trước tiên cần phải tìm Thành Chủ, yêu cầu thần hồn và mệnh cách của Bùi Lăng mới được!

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt lập tức trở về đường cũ.

Vô Vọng trạch.

Mây đen như núi sụt, vắt ngang vòm trời, mưa to như hạt châu rơi bắn tung toé, hơi nước mênh mông tản ra khắp nơi, mênh mông như tản.

Tử điện điên cuồng múa, không ngừng nổ tung trên trời cao.

Lôi đình cuồn cuộn gột rửa thiên địa, lôi quang huy hoàng bành trướng như nước thủy triều, soi sáng ra đầm nước cảnh hoàng tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi.

Thiết Hùng Thác đã hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một đôi chùy nặng như sắt thường, u ám không ánh sáng, hoàn toàn không có khí tức.

[Trảm Tà Phủ] nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh song chùy, nước mưa bao phủ thân búa, hơi khói mê mông, vắng lặng im ắng.

Lưu Lam Hoàng hậu đã đi ra từ trong xe phượng, đứng cùng một chỗ với lão giả Cửu Nghi sơn, nữ tu Tố Chân Thiên và kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông trong màn mưa.

Bốn người hơi cúi đầu, trầm mặc không nói.

Đầm nước mênh mông như đại dương, trong chốc lát chỉ có mưa rào như trút nước, tiếng gió lạnh thấu xương.

Dược tiên nữ không thể rời khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên" quá lâu, lúc này đã rời đi...

Sau khi lặng im một hồi lâu, lão giả Cửu Nghi sơn chậm rãi mở miệng: "Trận chiến này đã kết thúc"

"Nhưng còn chưa kết thúc."

"Cửu Nghi sơn, Hàn Ẩm Kiếm tông, Tố Chân Thiên... Tiếp theo chắc chắn Bùi Lăng sẽ khiêu chiến một trong ba tông ta."

"Tiếp theo phải chuẩn bị cẩn thận"

"Không thể để cho Thiết thành chủ hi sinh vô ích"

Ba người khác đều gật đầu, Lưu Lam Hoàng hậu chuyển sang [Trảm Tà Phủ], chán nản nói: "Trảm Tà tiền bối, Thiết thành chủ cương liệt cả đời, hiện tại đã quy thiên, nên đưa song chùy mà hắn để lại về thủ phủ Yến Tê thành, giao cho Thiếu thành chủ cất giữ...

[Trảm Tà Phủ] im lặng không nói, nếu không phải trên đó vẫn có linh cơ, gần như nghi ngờ đã không còn khí linh.

Thấy thế, nữ tu Tố Chân Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói: "Tiền bối xin nén bi thương, Thiết đạo hữu mới đi, Thiếu thành chủ tuổi nhỏ, còn cần tiền bối nâng đỡ dạy bảo."

"Tu sĩ chúng ta leo lên đại đạo, dù cửu tử cũng không hối hận!"

Kiếm tu Hàn Ẩm Kiếm tông ngang nhiên đứng ra, vẻ mặt bi thương nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh và kiên định: "Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, Độ kiếp, Đại Thừa... Vài vạn năm qua, đều có vô số tu sĩ dừng bước ở mỗi một đại cảnh giới, cả đời vô vọng tiến lên"

"Cho dù Đại Thừa kỳ đã có thể hưởng thọ kéo dài, nhưng không thể phi thăng, năm tháng qua nhanh, cuối cùng cũng có ngày vẫn lạc."

"Năm tông chúng ta có bao nhiêu cao nhân tiền bối quát tháo phong vân ngàn vạn năm, cuối cùng ảm đạm binh giải ở tĩnh thất, quay về một bộ xương khô?"

Chương 2045: Thành Chủ tạm thời

"Tuy hôm nay Thiết thành chủ khiến người ta tiếc hận, nhưng so sánh với nhiều năm sau chết già trong nhà tranh, khí phách cả đời chôn vùi theo thời gian, có thể thỏa thuê đánh một trận chiến vì bảo vệ đạo mình, cho dù bỏ mình hồn tán, cũng không phụ đạo tâm!"

"Đồng đạo đã đi, tiếp theo trách nhiệm giúp đỡ chính đạo thuộc về chúng ta"

"Không phụ tiên Thiết thành chủ!"

Vẻ mặt Lưu Lam Hoàng hậu, nữ tu Tố Chân Thiên và lão giả Cửu Nghi sơn đều nghiêm nghị: "Không phụ tiên Thiết thành chủ!"

Lúc này, [Trảm Tà Phủ] chậm rãi mở miệng, tiếng khí linh như sấm rền, ầm vang nói: "Các ngươi tự tiện. Ta sẽ đưa song chùy của Thành Chủ về thủ phủ"

Nghe vậy, tu sĩ tứ tông không cần phải nhiều lời nữa, cùng thi lễ về hướng Thiết Hùng Thác biến mất, tự mình thi triển độn pháp đi xa.

ầm ầm...

Lôi đình triền miên trên không, mưa to như sông đổ nghiêng.

Từng tiếng sấm sét nổ tung tiếng sau lớn hơn tiếng trước, mưa rơi lớn hơn.

Mực nước trong Vô Vọng trạch nhanh chóng lên cao, vết rách khó mà tính toán lăn lộn, thác nước thành đàn.

Chướng khí đã sớm không còn sót lại chút gì trong dư chấn đại chiến, dung nham nhanh chóng nguội lạnh, khí lưu hoàng tản ra theo gió, nơi đi qua hương vị nóng bỏng quanh quẩn lâu dài.

Giữa thiên địa tối nghĩa ảm đạm, nước mưa như thiên hà chảy ngược che ngợp bầu trời, hơi nước bốc hơi, toàn bộ thế giới mênh mông.

Vũng nước đục chảy ngang, trào lên chảy xiết, thuỷ vực mênh mông thôn phệ tất cả.

Chỉ có một cây búa to lơ lửng trên mặt đất, mặc cho mưa rơi gió thổi, nước bùn bắn tung toé, một mình làm bạn như song chùy sắt thường.

Thủ phủ Yến Tê thành.

Phủ thành chủ.

Bảo tọa phong cách thô kệch ở trên cao, dưới chín thềm đá, đại sảnh rộng rãi ngắn gọn, mộc mạc, hai bên vách đá đốt từng cặp nến to lớn, ánh nến thuần trắng, chiếu không gian to lớn sáng như ban ngày, toàn bộ chính đường đều lộ ra sự nghiêm cẩn và túc sát đặc hữu của quân lữ.

Bùi Lăng khí thế to lớn ngồi một mình trên bảo tọa, sắc mặt hắn cứng đờ, trong chớp mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục] để phòng hình dáng của mình lập tức bại lộ.

Lúc này, một đám Thái Thượng trưởng lão, Thái bảo chủ Yến Tê thành vẫn tiếp tục thảo luận: "Bùi Lăng này kinh tài tuyệt diễm, nhưng người giỏi bơi cũng chìm tại nước, so sánh với Thành Chủ, hắn còn quá trẻ..."

"Cũng là thiên kiêu một đời, đáng tiếc, sinh ra dưới sự quản lý của ma tông, nhập đạo là đạp vào lạc lối... Thôi, không nói những điều này nữa, Thành Chủ, Thánh Tử Trọng Minh tông đã đền tội, nên uống cạn một chén lớn! Lần này Thành Chủ đại thắng, lẽ ra cả thành nên ăn mừng, lấy đó để tăng sĩ khí!"

"Không sai! Còn phải mời đồng đạo tứ tông cùng lan truyền chiến tích lần này của Thành Chủ, để trong thiên hạ đều biết cái gì gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng!"

"Từ xưa tà không thắng chính, cho dù tà ma ngoại đạo thiên tư trác tuyệt, cướp giật thiên hạ, hao tổn đức hạnh, cuối cùng không thể lâu dài...

Bùi Lăng yên tĩnh nhìn rất nhiều tu sĩ cấp cao Yến Tê thành, trong lòng đang không ngừng hỏi thăm liệt tổ liệt tông hệ thống.

Trong tình huống này, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận!

Thực lực của Yến Tê thành không yếu hơn Trọng Minh tông!

Dù kinh động bất kỳ một vị tổ sư nào, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết!

Thậm chí, không cần tổ sư Yến Tê thành ra mặt, chỉ cần phát động đại trận hộ thành thủ phủ, hắn sẽ như cá trong chậu!

Đang nghĩ ngợi, đã thấy tên Thái Thượng trưởng lão uy vũ phóng khoáng kia tay vỗ ngắn râu, nghi ngờ nhìn mình: "Thành Chủ vì sao không nói một lời?"

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức dùng giọng Thiết Hùng Thác nói: "Khụ khụ khụ... Thương thế của bản tọa không nhẹ, cần đi khôi phục ngay, các ngươi giải tán trước đi."

Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ Yến Tê thành cũng không nghi ngờ điều gì.

Mặc dù Bùi Lăng kia tuổi trẻ, lại đã đánh bại Hoàng đế Chung Quỳ thị đương thời trước mặt mọi người. Thành Chủ có thể chiến thắng thật sự không dễ dáng, bị thương cũng rất hợp lý.

Thế là, đám người cùng nhau thi lễ một cái, nhao nhao cáo lui.

Chỉ có điều, trong đám người lại có hai người đứng tại chỗ.

Một người trong đó khôi ngô bưu hãn, Hổ Phù bên hông điêu khắc hai chữ "Trứ Ung", lúc này vẻ mặt kỳ quái muốn nói lại thôi.

Một người khác hình dạng thon gầy, khuôn mặt gầy gò, mặc một cũ áo giáp bộ hơi, trên hông treo một lệnh bài chữ "Võ".

Bùi Lăng nhìn qua hai người, nói tiếp: "Khục... Có việc gì... khụ khụ... Chờ sau khi bản tọa khôi phục thương thế lại bàn"

Lão giả đeo chữ "Võ" kia lập tức nói: "Thành Chủ, [Trảm Tà Phủ] cung phụng trong kho vũ khí nhiều năm đã là uẩn dưỡng, cũng là đại trận trấn áp tông ta"

"Hiện tại, nếu Thành Chủ đã chiến thắng quay về, nên trả lại bảo vật trấn tông vào kho vũ khí trước, để tránh khí số của đệ tử phía dưới bất ổn"

Kho vũ khí?

Ố nơi nào?

Hơn nữa, hắn lấy đâu ra [Trảm Tà Phủ] ?

Bùi Lăng tê cả da đầu, ngay lúc này nam tử bưu hãn nắm giữ Hổ Phù "Trứ Ung" truyền âm nói: "Thành Chủ, xin hỏi Bùi Lăng đã vẫn lạc chưa?"

"Không biết có giữ lại thần hồn hoặc là mệnh cách của hắn không?"

Chương 2046: Thành Chủ tạm thời (2)

Trong chốc lát Bùi Lăng lâm vào trầm mặc, nhưng thấy hai người này không đạt mục đích không có ý rời đi, hắn cau mày, nhanh chóng nhân tiện nói: "Chúng... Mao phi cốt"

"Lần này [Trảm Tà Phủ] tốn sức quá lớn, hình như khí linh hao tổn quá độ, đã rơi vào ngủ say."

Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thanh cự phủ kiểu dáng phổ thông, khí tức hùng hậu, nhìn tạo hình, khí cơ, chính là [Trảm Tà Phủ] !

Đây là pháp tắc của "Chúng"!

Nếu là lúc trước, Bùi Lăng chỉ có thể tạm thời phục khắc ra mục tiêu nhìn thấy trước mắt, nhưng sau khi tu vi đạt tới Hợp Đạo, hiện tại hắn đã thật sự khống chế đầu pháp tắc này, có thể phục khắc tất cả thứ đã từng phục khắc!

Ngay sau đó, Bùi Lăng hơi đưa tay, [Trảm Tà Phủ] lập tức rơi xuống trước mặt lão giả chấp chưởng kho vũ khí.

Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Khụ khụ khục... Bản tọa bị thương quá nặng, cần lập tức chữa thương, ngươi... Khục khục... Ngươi đưa [Trảm Tà Phủ] về kho vũ khí!"

Lão giả kia không hề nghi ngờ Thành Chủ, lúc này hành lễ nói:

"Vâng!"

Nói xong, hắn ta lập tức mang theo phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] rời đi.

Bùi Lăng nhìn về phía nam tử bưu hãn còn lại, nói: "khụ khụ...

Bùi Lăng không chết... Nếu không có việc khác... Khục... Bản tọa... Muốn bắt đầu chữa thương... Hụ khụ khụ khụ..."

Phục Thái bảo chủ lập tức thầm thở phào, hiện tại Phục thị nợ Bùi Lăng một nhân tình, nếu vị Thánh Tử Trọng Minh tông này chết rồi, không thể trả lại ân tình.

Vì thế thiếu nhân quả, cũng không phải chuyện tốt với một Phục thị to lớn như vậy!

Nghĩ tới đây, Phục Thái bảo chủ lập tức nói: "Vâng!"

Sau đó nhanh chóng cáo lui rời đi.

Cuối cùng trong chính đường to như vậy chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng rời khỏi Yến Tê thành!

Mặc dù bây giờ còn chưa có người phát hiện thân phận của hắn, nhưng chờ chút nữa [Trảm Tà Phủ] thật sự trở về, coi như xong!

Bùi Lăng nhanh chóng đứng dậy, đang muốn bỏ chạy lại lập tức phát hiện có mấy đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần bên này.

Hắn nhướn mày, đành phải ngồi xuống bảo tọa một lần nữa.

Ngay sau đó, mấy tu sĩ mặc giáp đội nón trụ nối đuôi nhau mà vào, những người này nam nữ lão ấu đều có, lúc cất bước tiếng giáp âm vang, kim thiết va chạm theo từng bước đi, pháp lực quanh người bành trướng, tinh thần vô cùng khoan khoái.

Trên hông mỗi người đều đeo ngọc bội điêu khắc hai vân triện "Yến Tê", lại là tất cả trưởng lão Yến Tê thành.

Lúc này dù xưa nay tính tình những trưởng lão này như thế nào, từng người mặt mày hớn hở, vẻ mặt phấn chấn.

Sau khi đi vào bên trong khom mình hành lễ, nhao nhao nói:

"Chúc mừng Thành Chủ đại thắng trở về!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt gọn gàng dứt khoát nói: "Bản tọa cần lập tức chữa thương, có chuyện gì, ba ngày sau lại đến bẩm báo"

Những tu sĩ này nghe vậy lập tức lộ ra vẻ do dự, lại không lập tức lui ra.

Một trưởng lão cầm đầu dáng vẻ ổn trọng đôn hậu ôm quyền nói:

"Thành Chủ, chúng ta đến vì có việc gấp."

"Nếu bây giờ Thành Chủ cần chữa thương, có thể phái một bộ hóa thân tiến về giúp đỡ chúng ta."

Không đợi Bùi Lăng mở miệng từ chối, một trưởng lão đứng sau đã nói thêm: "Trước khi Thành Chủ lên đường đã thi triển thủ đoạn phong cấm Tân Hỏa đường, hiện tại không có Thành Chủ cối ra cấm chế, không ai có thể đi vào."

"Nhưng hiện tại có ổ bảo phía dưới tuyển chọn được mấy đệ tử mới, cần đến Tân Hỏa đường một chuyến."

Còn chưa nói hết câu, lại có một trưởng lão nói: "Thành Chủ, đại chiến chính ma vừa kết thúc, đệ tử tông ta thương vong nặng nề, cần nhanh chóng gia tăng máu mới bồi dưỡng"

"Nhất là một nhóm đệ tử này đều có chiến công, là lương đống tương lai tông của ta."

"Mong rằng Thành Chủ ra tay, lập tức mở ra Tân Hỏa đường!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, hắn không biết Tân Hỏa đường là chỗ nào nhưng nhìn ra hình như đám tông môn chính đạo Yến Tê thành này cực kỳ coi trọng hậu bối máu mới!

Vì đề phòng bại lộ thân phận, hắn chỉ có thể kiên trì nói: "Đã vậy, bản tọa sẽ phái một bộ hóa thân đi cùng các ngươi."

"Chúng... Tâm thanh thành, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ là ma đạo không đủ đáng sợ."

Ngay sau đó, bên cạnh Bùi Lăng hiện ra một phục khắc thể Thành Chủ.

Phục khắc thể lập tức bước xuống thêm đá, đi về phía các trưởng lão.

Thấy thế, đám trưởng lão đều khom mình hành lễ: "Tạ Thành Chủ"

Chợt mang theo phục khắc thể quay người rời đi.

Đám người này vừa rời đi, Bùi Lăng còn chưa đứng lên từ bảo tọa Thành Chủ, ngoài cửa lập tức vang lên một tràng tiếng bước chân lộn xộn đã thấy một đám tu sĩ quần áo không đồng nhất cùng nhau chen vào, những tu sĩ này tu vi so le, phần lớn đều mặc áo giáp, cũng có người mặc y phục hàng ngày, thứ duy nhất giống nhau là bên hông bọn họ đều treo lệnh bài điêu khắc tên ổ bảo, chính là người trấn thủ rất nhiều ổ bảo quan trọng dưới sự quản lý Yến Tê thành.

Sau khi bọn họ nhận được tin vui lập tức chạy đến, hiển nhiên còn không biết tin tức "Thành Chủ trọng thương mà về", vừa vào cửa đã không kịp chờ đợi luôn miệng chúc mừng: "Chúc mừng Thành Chủ! Chúc mừng Thành Chủ!"

Chương 2047: Mệnh hồn tân hỏa

"Lần này Thành Chủ đại thắng, là việc trọng đại của Yến Tê thành ta!"

"Đâu chỉ có từng đó! Căm tông chính đạo ta như thể tay chân, đều làm phấn chấn!"

"Đây là khí thế ma tiêu đạo trưởng..."

"Thành Chủ uy vũ!"

"Yến Tê thành uy vũ!"

Những người trấn thủ này hớn hở ra mặt, sau khi hành lễ không đợi Thành Chủ mở miệng, mồm năm miệng mười liên tục chúc mừng, không được mấy câu lại bắt đầu tò mò tìm hiểu chi tiết việc đấu pháp: "Thành Chủ đánh bại ma đầu kia như thế nào?"

"Đúng, mặc dù ma đầu kia tội ác sâu nặng nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, Hoàng đế Chung Quy thị thế hệ này cũng thất bại trước mặt mọi người... Không biết Thành Chủ đánh bại hắn như thế nào? Là một môn công pháp nào của tông ta? Thần thông?

Thuật pháp?"

"Kính xin Thành Chủ giải đáp..."

"Không biết Thành Chủ có ảnh lưu niệm không? Có thể cho ta tận mắt quan sát Thành Chủ đánh bại vị thiên kiêu số một ma tông này như thế nào? Cũng để đám hậu bối phía dưới hiểu rõ tà không thể thắng chính"

Nhìn qua bên dưới nhanh chóng nói to làm ồn ào, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng khó coi, sao Thành Chủ Yến Tê thành có nhiều việc như vậy?

Tân Hỏa đường.

Đây là một tòa kiến trúc rất hùng vĩ trong Yến Tê thành.

Toàn thân do một loại vật liệu đá kiên cố như bách luyện tỉnh cương dựng thành, nó đen nhánh tỏa sáng, hiện ra sự sáng bóng như kim loại dưới sắc trời, trông như áo giáp lạnh băng kiên Cường.

Lúc này, trên quảng trường trước Tân Hỏa đường đã có một đám tu sĩ trẻ tuổi nín thở tập trung, khoanh tay đứng đợi.

Những tu sĩ này đều thần thanh xương tú, khí cơ hoạt bát, mặc giáp trụ tươi sáng ngời ngời, lúc nhìn quanh còn có vẻ tò mò xen lẫn sự thấp thỏm.

Chỉ có điều, lúc các trưởng lão vây quanh phục khắc thể Thiết Hùng Thác đến đây, ánh mắt tất cả tu sĩ trẻ tuổi biến thành sùng kính và kích động, lập tức khom mình hành lễ: "Đệ tử bái kiến Thành Chủ! Bái kiến chư vị trưởng lão!"

Phục khắc thể kia hơi đưa tay: "Miễn lễ."

Chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tân Hỏa đường trước mắt.

Lúc này, cửa lớn Tân Hỏa đường đóng thật chặt, trên cửa có một đạo lưu quang quanh quẩn, không vung đi được, tản ra dao động tối nghĩa.

Phục khắc thể nghiêm túc quan sát giây lát, chẳng mấy chốc phát hiện, Tân Hỏa đường này bị một đầu pháp tắc phong cấm, chỉ cần mượn một đầu pháp tắc từ bên bản tôn sẽ có thể phá vỡ nó.

Lúc suy nghĩ của hắn xoay chuyển, lại nghe một trưởng lão bên cạnh vuốt hàm râu, nghiêm mặt nói: "Khó khăn lắm đại chiến chính ma mới kết thúc, nhưng ma đạo dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không vì ngưng chiến mà từ bỏ xâm lược đạo ta."

"Nhất là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, là thiên tài ma đạo ngàn năm hiếm thấy, nhập đạo chưa lâu đã tiến cảnh cực nhanh, thực lực xuất chúng, đủ để sóng vai với tu sĩ lão bối."

"Sau khi hắn bái nhập ma môn, dựa vào tư chất trác tuyệt cùng ma tính trời sinh, được một trong tam đại thế gia Trọng Minh tông Cửu A Lệ thị dốc sức bồi dưỡng. Thậm chí Tông Chủ Trọng Minh tông tiền nhiệm Tô Ly Kinh vô cùng khẳng khái với hắn, tuyệt đối nghe theo, cho lấy cho đoạt, trình độ sủng ái đến mức hoàn toàn không quan tâm tôn nghiêm tối thiểu nhất của chủ một tông, có thể nói gửi gắm kỳ vọng!"

"Mấy ngày trước, kẻ này đưa thiếp mời khiêu chiến cho Thành Chủ"

"Vì giúp đỡ đạo ta, Thành Chủ lập tức đồng ý."

"Bùi Lăng kia việc ác tội lỗi chồng chất, thực lực cũng cực kỳ cường hãn."

"Nhưng ngay vừa rồi, Thành Chủ chiến đấu với Thánh Tử ma tông ở Vô Vọng trạch, đánh cho đại bại!"

"Các ngươi đều là thanh niên tài tuấn của Yến Tê thành ta, lúc này lấy Thành Chủ làm gương, cẩn thận tu luyện, đừng lười biếng!"

"Tương lai Yến Tê thành đều nằm trong tay các ngươi!"

Một đám tu sĩ trẻ tuổi vô cùng phấn chấn, trong mắt đầy khao khát với thủ phủ Yến Tê thành, ánh mắt nhìn về phía phục khắc thể càng tràn đầy cuồng nhiệt, đồng thanh vang dội nói: "Phải! !!

Mặt phục khắc thể không biểu tình, dường như lời nói của trưởng lão chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa.

Trưởng lão kia chợt ho nhẹ một tiếng, truyền âm nói: "Thành Chủ, kính xin mở ra phong cấm Tân Hỏa đường"

Phục khắc thể khẽ gật đầu, chợt nói: "Quên chiến tất nguy, các ngươi ghi nhớ lời dạy dỗ!"

Đám tu sĩ trẻ tuổi lập tức kích động hành lễ nói: "Cẩn tuân Thành Chủ dạy bảo, đệ tử vĩnh viễn không quên!"

Cùng lúc đó, lưu quang quanh quẩn trên cánh cửa Tân Hỏa đường lặng yên không tiếng động tiêu tán trống không.

Cửa ra vào hồi phục như thường, lại không có bất kỳ trở ngại nào.

Thấy thế, phục khắc thể không chút thay đổi sắc mặt nói: "Có thể tiến vào."

Sau khi nói xong, dự định quay người rời đi, nhưng trưởng lão vừa mở miệng lại nhanh chóng truyền âm nói: "Thành Chủ, kính xin Thành Chủ tổ chức nghi thức nhập môn cho những đệ tử này, giúp nhân tài tỉnh tiến."

Nói xong, hắn ta lập tức nghiêng người đưa tay, làm ra tư thế mời Thành Chủ đi đầu.

Sau khi những người khác nhìn thấy cũng nhao nhao dừng chân, dáng vẻ cung kính.

Dưới tình huống như vậy, phục khắc thể hơi dừng lại, chợt bước nhanh đến phía trước, là người thứ nhất đi vào Tân Hỏa đường.

Hai cánh cửa ra vào cao lớn mở rộng, trong tầm mắt không phải hoa đường rộng lớn, lại là một ngọn núi!

Chương 2048: Sư tôn giải đáp

Một tòa núi cao được đắp thành từ củi lửa, nó vô cùng xinh đẹp, cao thẳng vào mây xanh, ngạo nghễ đứng thẳng dưới bầu trời màu xanh ngọc!

Mỗi một cây củi lửa trên núi củi đều đang thiêu đốt, hỏa diễm lớn nhỏ không đều, có yếu ớt như đậu, có bay vút lên ngút trời, còn có như nắng gắt giáng lâm, hừng hực chói mắt.

Cơn gió mạnh gào thét tới từ bốn phương tám hướng, một vài ngọn lửa yếu ớt như muốn dập tắt, nhưng mỗi lần nó không chịu nổi, ngọn lửa mạnh gần đó lại chủ động nghiêng qua, che chắn cho nó. Nếu một ngọn lửa không đủ để che chở, ánh lửa có to có nhỏ khác sẽ lập tức liên thủ chia sẻ, dựa vào lẫn nhau.

Lúc tất cả ngọn lửa thiêu đốt, ánh lửa hội tụ lên đỉnh núi, ngưng tụ thành một đoàn lửa to lớn càng chói mắt hơn mặt trời, nó hừng hực giữa trời, ánh sáng ngàn vạn, vô cùng loá mắt!

Phục khắc thể vừa sải bước qua cửa, lập tức tiến vào một mảnh hư không, núi củi to lớn gần ngay trước mặt như có thể đụng tay đến, cửa lớn sau lưng giản dị tự nhiên, cách một cánh cửa lại là hai phe thiên địa.

Các trưởng lão dẫn theo đệ tử mới nối đuôi nhau vào, sau khi tất cả mọi người đi vào Tân Hỏa đường, trưởng lão cầm đầu nghiêm nghị mở miệng: "Nơi này là Tân Hỏa đường."

"Toà núi củi trước mặt các ngươi là nơi cực kỳ quan trọng với Yến Tê thành ta, Tân Hỏa sơn!"

"Củi cháy lửa truyền, đạo ta vĩnh tồn!"

"Chỉ cần là đệ tử chính thức của Yến Tê thành ta, đều phải đi vào nơi đây, lấy mệnh hồn điểm đốt tân hỏa của mình, cho vào núi củi để tông môn trấn áp khí số, biết được hung cát lúc các ngươi ra ngoài"

"Nhìn lên trên, cây tân hỏa như nắng gắt kia là Thành Chủ..."

Vừa nói, người trưởng lão này vừa chỉ vào vị trí gần đỉnh núi củi, nơi đó có một chiếc tân hỏa ảm đạm như đốt hết cặn than, ánh lửa hoàn toàn dập tắt, không có bất kỳ ánh sáng gì.

Chỉ một thoáng, tất cả trưởng lão toàn bộ ngơ ngẩn, rất nhiều đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm.

Phục khắc thể Thành Chủ cũng ngu ngơ đứng tại chỗ, Tân Hỏa đường này là nơi tu sĩ Yến Tê thành gửi mệnh hồn? !

Càng quan trọng hơn là, tân hỏa của Thành Chủ đã dập tắt?

Thành Chủ Thiết Hùng Thác đã chết? ?

Ngay sau đó, một đám trưởng lão lập tức quay đầu nhìn về phía người được gọi là Thành Chủ trước mặt, ánh mắt những trưởng lão này tràn đầy cảnh giác, toàn bộ Tân Hỏa đường lập tức tràn đầy khí tức nguy hiểm!

Phủ Thành Chủ.

Ngọn đuốc thuần trắng cháy hừng hực, chiếu rõ ràng chính đường, Bùi Lăng ngồi một mình trên bảo tọa, nhìn đâm người phía dưới nối đuôi nhau đi ra.

Thật vất vả lại lừa dối qua ải, hắn còn chưa kịp thở phào lại phát hiện ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, lập tức cau chặt lông mày.

Nhưng ngay lúc hắn tưởng tình huống đã rất tỏi tệ, đột nhiên thay đổi sắc mặt!

Tân hỏa mệnh hồn của Thành Chủ ở Tân Hỏa đường lại bị dập tắt.

Thân phận của hắn đã bại lộ!

Không do dự chút nào, Bùi Lăng lập tức giải tán phục khắc thể Thành Chủ kia, đồng thời mờ mịt nói: "Quên!"

Chỉ một thoáng, tất cả tu sĩ trong Tân Hỏa đường đều lãng quên việc vừa rồi gần như không còn, trong chớp mắt trống không.

Bùi Lăng lập tức tay lấy ra Truyền Tống Phù, tấm phù triện này khí tức tinh khiết, toát ra sinh cơ bừng bừng, mơ hồ có in mốc ranh giới một phương tiểu thế giới, đây là Truyền Tống Phù thông hướng tới "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Hắn nhanh chóng thôi động tấm phù triện này, phù triện hóa thành một vầng sáng tản đi, không gian dao động như sóng nước, trong nháy mắt bóng dáng Bùi Lăng biến mất không thấy.

Gần như ngay sau đó, một ánh mắt kinh khủng xuyên qua từng tầng cách trở, trong nháy mắt nhìn về phía vị trí vừa rồi của hắn.

Không phát hiện bất kỳ điều khác thường gì, đôi mắt kia lập tức đảo qua cả tòa thủ phủ Yến Tê thành, tất cả ổ bảo dưới sự quản lý của Yến Tê thành, toàn bộ Thái Thượng trưởng lão không bế quan của Yến Tê thành lập tức có cảm ứng, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía một phương hướng.

Một vị tổ sư nào đó tạm thời xuất quan!

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây trắng chồng chất như núi biển, trào lên cuồn cuộn, bay vút lên ngang ngược.

Chân trời có ánh sáng vàng hùng hậu, chiếu nhiễm ngàn vạn.

Một bóng dáng mặc giáp đột nhiên xuất hiện.

Nhìn tất cả xung quanh, Bùi Lăng lập tức ngừng vận chuyển [Thực Nhật bí lục], quần áo của hắn biến ảo một trận, khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Ngay sau đó, một bộ áo xanh nhanh nhẹn hiện ra, tóc dài và mắt cá chân xinh đẹp như ánh trăng, lại như ánh bạc lưu động, trong đôi mắt như phỉ thúy bên đầy yên tĩnh.

Chính là Dược Dạ Thư.

Bùi Lăng vội vàng hành lễ nói: "Sư tôn!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, nhìn trên đỉnh đầu hắn, sau đó nhanh chóng nói: "Bây giờ ngươi còn chưa hoàn toàn tiêu hóa tiên lộ đoạt được lần này, tốt nhất đừng ở lại Tiểu Tự Tại Thiên quá lâu"

"Nhanh chóng trở về Bàn Nhai giới, tiếp nhận thu hoạch trong tiên lộ lần này."

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, đành phải kiên trì nói: "Sư tôn, hiện tại đồ nhi không tiện về chỗ cũ, sư tôn có thể sửa đổi vị trí trở về Bàn Nhai giới giúp đồ nhi không?"

Vừa rồi hắn đã để lộ thân phận, chỉ có thể cưỡng ép ra tay, để tu sĩ Yến Tê thành phát hiện thân phận của hắn lãng quên tất cả việc liên quan đến hắn!

Chương 2049: Sư tôn giải đáp (2)

Chỉ có điều, Tân Hỏa đường là nơi gửi mệnh hồn của Yến Tê thành!

Trọng Minh tông bày ra Truyền Thừa điện Mệnh Hồn đăng cho đệ tử tông môn, cũng là nơi tổ sư bế quan!

Hắn không biết có phải Yến Tê thành cũng như vậy hay không, nhưng hắn không dám mạo hiểm, vì vậy sau khi ra tay lập tức trốn vào "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Nếu hiện tại trực tiếp trở về, hắn vẫn đứng trên bảo tọa Thành Chủ Yến Tê thành, một khi thật sự kinh động đến tổ sư Yến Tê thành, vậy hắn hoàn toàn xong đời!

Lúc này, Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, nói: "Có thể"

"Nhưng chỉ có thể trong địa giới hai tông Yến Tê thành và Lưu Lam hoàng triều"

Bùi Lăng thầm thở phào, lập tức nói: "Sư tôn đưa đồ nhi về giao giới Lưu Lam hoàng triều và Yến Tê thành là được, đồ nhi còn có vài thủ hạ ở địa giới Yến Tê thành."

Dược Dạ Thư nói: "Được. Ngươi còn muốn hỏi cái gì?"

Bùi Lăng suy nghĩ, lập tức hơi nghi ngờ hỏi: "Có phải Thành Chủ Yến Tê thành đã vẫn lạc không?"

Dược Dạ Thư nhẹ nhàng thở dài: "Đúng thế"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, tình huống không đúng!

Tu sĩ Hợp Đạo kỳ có sinh mệnh lực vô cùng cường đại, dù đầu lâu bị trảm, thể xác bị đánh đến chia năm xẻ bảy cũng có thể tiếp tục sống sót.

Lấy thực lực lúc đó của Thiết Hùng Thác, đừng nói một chiêu cuối cùng của hắn bị hệ thống cắt ngang, không rơi xuống thật, dù một chiêu kia trúng đạo thể của Thiết Hùng Thác, lấy cường độ nhục thân có thể sẽ thua nhưng tuyệt đối không chết!

Càng quan trọng hơn là, nếu Thiết Hùng Thác thật sự chết trong [Minh Thiên Đại Mộng] của hắn, chắc chắn mệnh cách của đối phương cũng ở lại trong giấc mộng của hắn, nhưng cho đến khi [Minh Thiên Đại Mộng] kết thúc, hắn cũng không phát hiện bất kỳ mệnh cách gì!

Ngoại trừ cái đó ra, lần trước hắn khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, sư tôn Dược Dạ Thư đã âm thầm quan chiến ở bên cạnh, sau khi Hoàng đế thất bại, chính là sư tôn ra tay trị liệu.

Chắc chắn lần này cũng giống như vậy.

Một khi Thiết Hùng Thác thật sự xảy ra chuyện gì, lấy năng lực của sư tôn, tất nhiên cũng có thể cứu hắn ta trở về, nhưng bây giờ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cau mày nói: "Ta không giết hắn"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, sau đó nói: "Vi sư biết."

Nói xong, thấy Bùi Lăng vẫn nhìn mình, nàng lại thở dài nói, " [Thất Sát Di Tai Kỳ], Thiết thành chủ chết bởi bảy cờ phản phệ.

[Thất Sát Di Tai Kỳ] ?

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến cờ xí bảy mặt cắm sau lưng Thiết Hùng Thác vào lúc ấy, đặc biệt là mặt cờ "Tướng" trong đó, có pháp tắc tương tự [Tru Ác Kỳ 1, cực kỳ đặc thù!

Dược Dạ Thư tiếp tục giải thích: " [Thất Sát Di Tai Kỳ] là một môn truyền thừa do các đời Thành Chủ Yến Tê thành lưu lại"

"Mỗi một lá cờ tương ứng một đạo pháp tắc, sau khi mỗi một vị Thành Chủ lớn tuổi không thể đột phá, sẽ rót pháp tắc lĩnh ngộ suốt đời vào trong đó trước khi gặp đại nạn, tặng cho hậu nhân."

"Có thể dùng vật này để lĩnh hội bảy đầu pháp tắc, cũng có thể sử dụng."

"Lãnh hội không đáng ngại."

"Về phần sử dụng, chỉ cần có được một pháp tắc trong đó, có thể vận dụng bảy cờ."

"Nhưng một khi vận dụng, lực lượng người chết áp đặt lên thân, tử ý ăn mòn, cũng chỉ có thể sống sót bảy ngày."

"Trong bảy ngày này, thực lực sẽ một ngày mạnh hơn một ngày."

"Nhìn từ khí tức khi Thiết thành chủ chiến đấu với ngươi, hắn sử dụng bảy cờ đã qua ba ngày."

"Nếu không, không đạt được trình độ như vậy."

"Lúc đó, Thiết thành chủ cũng chỉ còn bốn ngày thọ nguyên..."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu được, lúc trước sư tôn từng nói thực lực Thành Chủ Yến Tê thành thế hệ này tương đương với Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều.

Nhưng hắn đối mặt với Thiết thành chủ, thực lực mạnh hơn Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều đâu chỉ một bậc?

Hóa ra đó cũng không phải thực lực chân chính của Thiết thành chủ, mà do cờ xí bảy mặt kia!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nghi ngờ lại hỏi: "Đã vậy, vì sao Thiết thành chủ không đặt thời gian đại chiến vào ngày thứ bảy, như thế thực lực của hắn đạt tới đỉnh phong, có lẽ đồ nhi sẽ thua thật..."

Đã thấy Dược Dạ Thư lắc đầu, nói: "Không thể nào. [Thất Sát Di Tai Kỳ] mạnh hơn, cũng không thể để tu sĩ Hợp Đạo kỳ đi vào độ kiếp!"

"Sự chênh lệch giữa Hợp Đạo và độ kiếp là lạch trời mà thiên hạ chúng sinh khó mà vượt qua."

"Bất kể ngoại lực gì đều không thể đền bù!"

"Bất kỳ một trận tạo hóa độ kiếp nào ở phương thiên địa này, đều vô cùng nguy hiểm, mười không còn một."

"Cho dù là Hợp Đạo đỉnh tiêm chín môn phái lớn, từ khi nhập đạo đã là thiên kiêu loá mắt, cũng thường kẹt lại ở cảnh giới này, hoặc thân tử đạo tiêu trong cơ duyên, hoặc dừng bước không tiến, cả đời vô vọng:"

"Thực lực, cơ duyên, khí số, ứng biến... Còn có mệnh cách khó mà nắm lấy trong nơi tối tăm"

"Thiếu một thứ cũng không được."

"Lần này ngươi đối mặt với Thiết thành chủ, cũng đã là trạng thái mạnh nhất của hắn!"

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Trọng Minh tông Tô Tích Nhu, Tố Chân Thiên Mạnh Hồng Huyến, Hàn Ảm Kiếm tông Hoàn Uẩn Chân...

Lúc trước cũng vì tạo hóa độ kiếp, tiến về U Tố mộ.

Nhưng cuối cùng bọn họ lại trở thành tạo hóa của hậu nhân, Bùi Lăng lại nói: "Dù vậy, Thành Chủ vẫn còn có bốn ngày thọ nguyên

Chương 2050: Tiên lộ chân chính

Dược Dạ Thư đột nhiên dời mắt, không nhìn Bùi Lăng nữa, nàng nhìn qua đám mây phía bên phải, nhanh chóng nói: "Không phải còn có bốn ngày thọ nguyên, là có thể sống sót nhiều nhất bốn ngày. Một khi toàn lực ra tay, bản nguyên đứt gãy, không thể còn có bốn ngày."

"Hai người các ngươi đã rơi vào khổ chiến giằng co, vốn là kết cục đã định"

"Hoặc là Thiết thành chủ chết trước khi giết ngươi, hoặc là ngươi chống đỡ đến khi hắn thọ tận mà kết thúc..."

Nói đến đây, thấy đồ nhi nhìn chằm chằm vào mình, Dược Dạ Thư lại bổ sung: "Huống hồ, môn thuật pháp tăng cao tu vi kia của ngươi, không phải cũng tiêu hao mấy trăm năm thọ nguyên sao?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chìm vào im lặng.

Dược Dạ Thư thầm thở phào, chợt nói: "Thời gian đã không còn sớm, vi sư đưa ngươi về Bàn Nhai giới..."

Bùi Lăng lại gật đầu, không tiếp tục nói bất kỳ điều gì nữa.

Chỉ thấy Dược Dạ Thư nhẹ nhàng vung tay tay, mây núi biển mây cùng ánh sáng vàng nơi chân trời đều lay động như mộng cảnh.

Trong chốc lát, Bùi Lăng đã bị truyền ra "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nơi xa núi xanh sừng sững, mây trên đỉnh đầu như sợi thô.

Một cái hồ lớn trong suốt như kính nằm ở giữa dãy núi vờn quanh, bên kia hồ nước là thành trì cheo leo, có độn quang lên xuống.

Ven hồ, không gian giữa một mảnh rừng hoa dao động, hiện ra một bóng dáng huyền bào vác đao, chính là Bùi Lăng.

Thấy mình đã rời khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên", vẻ mặt hắn hơi buồn VÔ CỚ.

Vừa rồi sư tôn Dược Dạ Thư không nói thật với hắn!

Có lẽ trước đó sư tôn chưa từng nói dối, vì vậy dù lần này cố gắng ngụy trang, nhưng với kinh nghiệm lăn lộn trong Trọng Minh tông của Bùi Lăng, vẫn lập tức nhận ra!

Bốn ngày thọ nguyên sau cùng của Thiết Hùng Thác chắc chắn không tiêu hao trong khổ chiến!

Cờ xí bảy mặt, bảy đầu pháp tắc, bảy ngày thọ nguyên, lúc Thiết Hùng Thác khai chiến với hắn cũng đã dùng ba ngày thọ nguyên.

Dựa theo tác dụng của [Thất Sát Di Tai Kỳ] mà sư tôn miêu tả, đối phương còn lại bốn ngày thọ nguyên.

Trong đại chiến, hắn phá bốn cờ "Binh": "Sĩ: "Tướng": "Mã" của Thiết Hùng Thác trong [Minh Thiên Đại Mộng] !

Bốn phía cờ xí vừa vặn tương ứng với bốn ngày thọ nguyên!

Bùi Lăng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Thiết Hùng Thác bị pháp tắc lãng quên của hắn áp chế, đối phương chậm chạp không thể thoát khỏi ảnh hưởng của "Quên" trong [Minh Thiên Đại Mộng].

Nhưng sau khi mặt cờ xí "Mã" thứ tư bị phá, Thiết Hùng Thác lập tức xông phá ảnh hưởng của pháp tắc "Quên".

Lúc ấy hắn tưởng vị Thành Chủ này có ý chí kiên cường, tạm thời bộc phát, nhưng bây giờ nghĩ đến chắc đó là lúc một vị Hợp Đạo hồi quang phản chiếu trước khi thân tử đạo tiêu!

Sau đó đối phương ra tay, đã là liều chết đánh cược một lần sau cùng!

Lúc đó, Thiết Hùng Thác cũng đã không sống nổi!

Phải!

Thiết Hùng Thác thật sự do hắn giết!

Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt Bùi Lăng dần mờ mịt.

Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, sau đó cứ đứng tại chỗ như vậy một lúc rất rất lâu...

Gió nổi lên.

Cơn gió mạnh cuồn cuộn xuyên qua muôn sông nghìn núi của Yến Tê thành, mang theo lực lượng thiên địa liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Lấy hắn làm trung tâm, phía trên rừng hoa vốn trời trong vạn dặm, trên trời cao không có vật gì dần hiện ra một cái phếu to lớn.

Cái phễu nối liền trời cao với Bùi Lăng, phun ra nuốt vào vô số linh cơ, vô cùng hùng hậu, khí tượng vạn kiền.

Một đám tán cây nguy nga hùng tráng chầm chậm dâng lên, tán cây này có tán che vạn dặm, khí thôn sơn hà, cành lá lượn quanh, vòng mặt trời huy hoàng thứ hai đang ngưng tụ ra từng chút một ở trên đó...

Trời xanh chuyển mực, màn đêm buông xuống, từng chấm nhỏ rải rác, cánh hoa phấn hồng nhao nhao bay xuống, quanh quẩn cái phễu không ngừng xoay quanh, nhẹ nhàng như bướm.

Sau một hồi lâu, tia nắng ban mai chiếu xuống đầy đất, đồng không lờ mờ sương mù, bách thảo yểm úc, khí cơ chúng sinh bừng bừng toàn bộ thiên địa. Chợt ánh chiều tà uốn lượn, yên lặng như tờ.

Mặt trời lên mặt trời lặn quay vòng.

Theo thời gian trôi qua, khói sương tản đi, hư ảnh tán cây cũng đã biến mất.

Thiên địa chi lực không còn chảy vào trong cơ thể Bùi Lăng, khí tức của hắn mạnh mẽ bành trướng, không biết cường thịnh hơn trước đó bao nhiêu lần, khoảng cách Hợp Đạo tiền kỳ đỉnh phong đã không xa.

Hắn vẫn đứng nghiêm trong rừng hoa, không có bất kỳ động tác gì.

Mưa nhỏ tí tách bay lả tả đầy trời, thấm ướt nụ hoa, cây cỏ óng ánh, cũng làm ướt khuôn mặt và áo bào của hắn, thuận theo vạt áo tay áo, thuận theo vỏ đao Cửu Phách Đao nhỏ giọt.

Mưa tạnh.

Mây đen tan hết, nắng gắt giữa trời thiêu đốt vạn vật, nước đọng bốc hơi từng chút một.

Gió lại tới, hoa tàn dao động, vạt áo khẽ động, sợi tóc màu mực bay lên, nhanh chóng lướt qua.

Không biết qua bao lâu, một khung pháp chu to lớn nhanh chóng độn đến từ phía chân trời.

Pháp chu cheo leo như một tòa núi nhỏ, điêu khắc vạn quỷ, âm khí sâm nhiên, không ngừng tản ra khí tức khốc liệt hung lệ.

Hắn còn chưa rời khỏi rừng hoa, bóng người chớp động, mấy nữ tu Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ, Thư Vũ, Hoa Dục Nhiên đều váy sáng rõ, trâm vòng đỉnh đang, thoát ra từ trong pháp chu, đi vào rừng hoa.

Chương 2051: Tiên lộ chân chính (2)

Đến chỗ cách Bùi Lăng không xa, đám nữ tu cùng nhau hành lễ:

"Chúc mừng Tiên Đế!"

"Thánh Tử lòng dạ tốt bụng, có thể cứu thiên địa!"

"Chủ nhân uy vũ, đám thiếp thân lập tức hầu hạ ngài"

Nghe tiếng mồm năm miệng mười bên tai, Bùi Lăng dần lấy lại tinh thần.

Hắn chậm rãi quay đầu, khí tức quanh người đột nhiên biến hóa, từ khi bái nhập Trọng Minh tông đến nay, một đường sát phạt, giãy giụa, tung hoành góp nhặt được bạo ngược, hung lệ, lạnh lùng, lúc này như duyên hoa diệt hết, đều tan thành mây khói.

Thay vào đó là yên lặng như nước chảy nơi sâu, như vực sâu sông Hoài, sắc bén nhưng không rõ.

Bùi Lăng nhìn một đám nữ tu đứng ở trước mặt, rất ngắn gọn ra lệnh: "Đi Tố Chân Thiên!"

Mấy người Thi Nam Tử cùng đáp: "Vâng!"

Còn chưa nói hết câu đã thấy huyền áo bước ra một bước, đã biến mất tại chỗ.

Trong giây lát, Bùi Lăng đứng trên boong thuyền, quan sát sơn thủy mây trôi phía dưới, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu rõ rộng mở trong sáng.

Tiên lộ là đầu huyết lộ!

Từ khi đi đến con đường này đã định sẵn nhất định phải đạp trên núi thây biển máu, mới có thể lấy được một cơ hội phi thăng!

Không!

Đại đạo vô tình, tiên duyên xa vời khốc liệt, từ trước khi "Nhân"

thành đã như thế.

Lúc Luyện Khí kỳ, Hàn Tư Cổ ở Hàn thị sơn trang đã sắp thành lại bại; Trúc Cơ kỳ, Lệ Yến Lăng trong Bồng Doanh quan vẫn cho rằng mình còn sống; lúc Kết Đan, kẻ đầu têu Tang nô mưu đồ một trận ngàn năm ở Thiên Ngoại đảo cuối cùng vỡ nát; phá vỡ vào Nguyên Anh; trong Đọa Tiên đại mộng vì Kê Trường Phù cầu đền bù căn cơ lại thân tử đạo tiêu, Chung Quỳ Việt Cức là Lưu Lam Thái tử tôn quý lại một kiếp Hóa Thần; Hóa Thần kỳ, Phó Huyền Tự vì tìm chút hi vọng sống cam nguyện thiêu đốt thọ nguyên; Phản Hư kỳ, tạo hóa chi địa vô số thiên kiêu Hợp Đạo chìm dưới sông sâu...

Những người này có bụng dạ ác độc; có cao ngạo tự phụ; có ẩn nhẫn giảo quyệt; có tự xưng là cao quý; có thủ túc tình thâm; có trọng nghĩa lỗi lạc... Dường như bọn họ đều từng kinh tài tuyệt diễm, đều từng uy áp ngàn vạn người cùng thế hệ, đều từng ánh sáng vạn trượng.

Là một thiên kiêu!

Nhưng bây giờ, toàn bộ bọn họ đã ngã xuống nửa đường đại đạo.

Thanh danh ngày xưa trôi theo nước chảy, khí phách đã từng tan thành mây khói, thời gian như thoi đưa nghiền nát tất cả huy hoàng.

Không thành tiên, chung quy là sớm sinh tối chết!

Về sau, không phải hắn ngã trên đường tiến về Phù Sinh kỳ cục, cũng là hắn giẫm qua tất cả trở ngại, đến một trận ước hẹn thành tiên kia!

Một trận chiến lần này với Thiết Hùng Thác, cho dù hắn biết chân tướng từ trước, kết cục một trận chiến này cũng rất khó thay đổi.

Có lẽ, sư tôn Dược Dạ Thư đã sớm biết sẽ xảy ra tình cảnh như vậy, vì vậy từ trước khi hắn bắt đầu đi đầu tiên lộ này, đã cố ý đã nói với hắn, không muốn thấy hắn bị giết, cũng không muốn thấy hắn giết người...

Hắn đã đồng ý với sư tôn nhưng hắn lại thật sự giết người, hơn nữa còn là Thành Chủ Yến Tê thành chưa từng có ân oán!

Dược Dạ Thư là một sư tôn tốt.

Việc đã xảy xa, không trách cứ hắn bất kỳ điều gì.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Bùi Lăng lập tức trở nên rất nặng nề.

Vốn hắn tưởng lúc ấy khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, là một trận chiến gian nan nhất trên đầu tiên lộ này.

Bởi vì lúc đó hắn lấy Phản Hư chiến Hợp Đạo.

Nhưng hiện tại xem ra, đó là một trận chiến thoải mái nhất với hắn...

Sau đó hắn phải đối mặt không phải Tông Chủ tu vi Hợp Đạo kỳ, mà là chín môn phái lớn có được nội tình mạnh nhất trong thiên hạ này!

Yến Tê thành có thể có thủ đoạn như với [Thất Sát Di Tai Kỳ], chắc chắn Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn cũng có!

Thiết Hùng Thác không sợ chết, cam nguyện thân tử đạo tiêu vì bảo vệ tông môn, bảo vệ chính đạo, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn cùng là một trong chín môn phái lớn, sao lại tiếc thân?

Thế nhưng, đây mới là tiên lộ chân chính mà Bùi Lăng muốn đi!

Sau đó mỗi một trận, không chỉ khảo nghiệm thực lực tu vi của hắn, cũng là rèn luyện tâm cảnh của hắn!

Nếu hắn sinh lòng hối hận, nếu hắn lùi bước trong chiến đấu, nếu chiến bại, nếu đạo tâm bắt đầu dao động sẽ không có tư cách tiếp tục đi tới đích!

Không hối hận! Không lùi! Không bại! Không dời!

Đạo tâm như tảng đá, đao kiếm gian nan vất vả, yêu hận tình cừu, sướng vui giận buồn đều không thể động mới có thể là tiên!

Trong lúc hoảng hốt, Bùi Lăng như thần gửi thanh minh, quan sát thiên địa, trong chớp mắt hắn không vui không buồn, vạn vật chó rơm, chúng sinh sâu kiến.

Cõi lòng như băng tuyết, cao xa linh hoạt kỳ ảo.

Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động lấy ra một cái lệnh bài, đây là Thành Chủ lệnh Yến Tê thành.

Bùi Lăng nhìn qua Thành Chủ lệnh trước mặt, trong lòng sáng tỏ, lập tức âm vang nói: "Thành Chủ Yến Tê thành chiến vì chính đạo, có chết cũng vinh dự"

"Vãn bối vô ý giết Thành Chủ, Thành Chủ lại vẫn lạc vì vãn bối...

"Nhưng sau lưng vãn bối cũng có tông môn, có đạo lữ, có rất nhiều bạn cũ dưới trướng:"

"vãn bối cũng không thể để người ủng hộ vãn bối tiếc nuối, không thể để người ta rơi lệ vì vãn bối."

"Hơn nữa, vãn bối và sư tỷ còn có một ước định..."

Chương 2052: Có phải Bùi Lăng đã tu luyện công pháp Vô Thủy

sơn trang không?

"Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý."

"Cho dù làm lại tất cả, vãn bối cũng sẽ toàn lực đánh một trận chiến!"

"Đây là tiên lộ của vãn bối, không thể nhường vì người, đây cũng là sự tôn trọng với cường giả!"

"Thiết thành chủ, lên đường bình an..."

Trọng Minh tông.

Tổ địa Lệ thị.

Một gian thư phòng bày biện hoa mỹ, sáng sủa sạch sẽ, Thanh Hồn trà pha bằng linh tuyền thượng phẩm trong tay lại đã sớm nguội ngắt, Lệ Vô Cữu ngồi ngay ngắn sau án thư, trong tay vuốt ve một cái chặn giấy Hồn Cốt, đang nhìn mấy cái ngọc giản đặt trước mặt.

Hắn ta cau mày, về mặt nghiêm nghị.

Lúc trước hắn ta để Bùi Lăng lập tức tiếp nhận vị trí Tông Chủ, đối phương lấy lý do đột phá tu vi trì hoãn một năm, nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu?

Lần này tiểu tử này đột nhiên khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, sau khi biết được tin tức đã khiến gia chủ Lệ thị là hắn ta giật mình!

Hiện tại là thời khắc quan trọng, một khi Bùi Lăng xảy ra chuyện, Liệp Nguyệt lại vừa Hóa Thần không lâu, khoảng cách Phản Hư rất xa, Tư Hồng Khuynh Yến vẫn có thể ngồi vị trí Tông Chủ này, đây cũng không phải chuyện tốt với Cửu A Lệ thị!

Cũng may, cuối cùng Bùi Lăng đã thắng!

Hiện tại trong những ngọc giản này có là ảnh lưu niệm khi Bùi Lăng chiến đấu với Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều thế hệ này, là đám người Lệ Hàn Ca thu lại; có tin tình báo do thám tử được Lệ thị xếp vào hoàng triều truyền về; còn có các tu sĩ quan chiến Lam Kinh bán ra...

Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, mặc dù đám người Lệ Hàn Ca ở trên pháp chu quan chiến trên toàn bộ hành trình, nhưng lúc đó toàn bộ vội vã liên hệ với trong tộc cầu viện, thu rất vội vàng, cộng thêm tốc độ giao thủ của Bùi Lăng và Hoàng đế Chung Quỳ thị thế hệ này quá nhanh, vì vậy ảnh lưu niệm của tử đệ Lệ thị cực kỳ không hoàn chỉnh.

Ảnh lưu niệm của tu sĩ quan chiến khác càng không trọn vẹn.

Thậm chí còn kèm theo một vài tin đồn và phỏng đoán thật thật giả giả.

Lệ Vô Cữu lặp đi lặp lại xem tất cả ngọc giản sưu tập được, cẩn thận thăm dò, chắp vá ra một quá trình chiến đấu hoàn chỉnh:

Thực lực của Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều tuyệt đối không yếu!

Tu vi còn cao hơn Bùi Lăng một đại cảnh giới, thậm chí vào thời khắc sống còn, pháp bảo trấn quốc, ngọc tỉ truyền quốc và Đế Hoàng kiếm của Lưu Lam hoàng triều cũng đến hộ chủ...

Dưới loại tình huống này, Bùi Lăng có thể lấy Phản Hư đánh bại Hợp Đạo!

Hơn nữa, toàn bộ quá trình chiến đấu, Bùi Lăng đều lấy thực lực thủ thắng, không hề đầu cơ trục lợi, ám tiễn đả thương người!

Mặc dù kẻ này xuất thân hàn vi, nhưng tu luyện đến nay, khí hậu đã thành, cánh chim đã phong!

Ngay lúc Lệ Vô Cữu trầm ngâm, một thuộc hạ vội vàng đi vào, hành lễ nói: "Gia chủ! Gián điệp bí mật cấp báo."

Lệ Vô Cữu lấy lại tinh thần, đặt một cái ngọc giản xuống, sau đó hỏi: "Chuyện gì?"

Thuộc hạ trầm giọng nói: "Gián điệp bí mật Yến Tê thành vận dụng quyền hạn tối cao, báo với chủ gia: Bùi thánh tử khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, hiện đã thắng lớn, Thiết Hùng Thác vẫn lạc Vô Vọng trạch, song chùy bản mệnh linh cơ diệt hết, xác nhận đã thân tử đạo tiêu, thần hồn cũng không còn sót lại chút gì!"

Lệ Vô Cữu lập tức khẽ giật mình, Bùi Lăng lại đi khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành? ?

Hắn vừa khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều!

Tiểu tử Bùi Lăng này điên rồi sao?

Sau một tức, hắn ta mới nhanh chóng hỏi: "Trận chiến này có ảnh lưu niệm không?"

Thuộc hạ lắc đầu nói: "Bẩm gia chủ, một trận chiến này không nhiều người biết, Vô Vọng trạch hoang tàn vắng vẻ, Thiết Hùng Thác không cho phép trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành đi theo, tu sĩ phổ thông căn bản không có cơ hội tiến về quan chiến."

Lệ Vô Cữu nghe vậy, chân mày nhíu càng chặt, sau đó nói: "Lão phu biết, ngươi xuống dưới đi"

Thuộc hạ lĩnh mệnh cáo lui.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Lệ Vô Cữu, hắn ta nhanh chóng lấy ra phù triện đặc chế, đây là Truyền Âm Phù truyền âm cự ly xa với Bùi Lăng.

Hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức thôi động phù triện.

Qua hồi lâu, cuối cùng một bên khác của Truyền Âm Phù có đáp lại, bên trong truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Phụ thân, chuyện gì?"

Lệ Vô Cữu lập tức hỏi: "Bùi Lăng, ngươi ở đâu? Lập tức về tông!"

Giọng nói trong Truyền Âm Phù im lặng một lát, sau đó bình thản nói: "Phụ thân, ta sẽ không quên Cửu A Lệ thị, nhưng có một số việc phải đi làm ngay. Trong vòng một năm, chắc chắn ta sẽ trở về tông môn."

Lệ Vô Cữu cau chặt lông mày, nghe giọng điệu của Bùi Lăng hình như khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều và Thành Chủ Yến Tê thành còn chưa đủ!

Chẳng lẽ thằng nhãi ranh này còn muốn đi khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, Tông Chủ Hàn Ẩm Kiếm tông và Chưởng Giáo Tố Chân Thiên? ?

Chưa nói đến loại chuyện này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn không có bất kỳ chỗ tốt gì!

Tốc độ tu luyện của tiểu tử Bùi Lăng này nhanh như vậy, phong cách hành sự cũng càng ngày càng quái đản, cũng không biết có phải âm thầm tu luyện công pháp Vô Thủy sơn trang hay không...

Hiện tại nhất định phải ngăn cản hắn!

Nghĩ tới đây, Lệ Vô Cữu lập tức nói: "Không được! Nhất định phải lập tức về tông, tiếp nhận vị trí Tông Chủ..."

Chương 2053: Tư Hồng Khuynh Yến tức giận

Còn chưa nói hết câu, trong Truyền Âm Phù đã vang lên một giọng nói mờ mịt: "Quên!"

Đầu óc Lệ Vô Cữu trống rỗng trợn mắt nhìn như quên lãng ký ức quan trọng gì đó, nhìn qua ánh sáng nhạt lấp lóe trước mắt, lại theo bản năng nói vào Truyền Âm Phù: "Bùi Lăng, ngươi cẩn thận tu luyện, thiếu cái gì cứ nói với lão phu."

"Nhanh chóng tiếp nhận vị trí Tông Chủ!"

Trong Truyền Âm Phù lập lúc truyền đến giọng Bùi Lăng: "Vâng, phụ thân"

Lệ Vô Cữu nhẹ gật đầu, không cảm thấy có chuyện gì muốn cùng nói rõ với Bùi Lăng, trực tiếp kết thúc truyền âm.

Ngay sau đó, hắn ta bắt đầu xử lý rất nhiều tộc vụ Lệ thị như thường ngày...

Trọng Minh tông.

Sâu trong nội môn, gió lạnh khói xương, vảy sáng trời xanh, Thiên Tuyên cung nguy nga lơ lửng.

Hậu điện.

Đỉnh đồng ba chân đặt dưới đất điêu khắc huyết hải cuồn cuộn, vô số yêu quỷ giãy giụa trong đó, vẻ mặt gào thét đau khổ, trong đỉnh cắm lít nha lít nhít hương dây, ánh lửa nóng bỏng, cháy hừng hực, hơi khói màu tím nhạt tản ra cả phòng, cuồn cuộn lan ra, còn có mây mù xanh biếc.

Trên viên gạch trơn bóng như gương, một bộ áo ngoài đồ chót nhạc trạc ngậm hoa tơ vàng uốn lượn như mây, Tư Hồng Khuynh Yến tóc xanh búi cao, châu trâm từng đống, nàng lộ nửa vai, da thịt như sương như tuyết còn dính chút hơi nước sau khi tán xong, hiện ra màu hồng nhạt như hoa đào, nhìn trong khói xanh thướt tha có thể gọi là hương kiều ngọc non, diễm lệ mềm mại đáng yêu...

Lúc này, tay nàng cầm quạt tròn, hoàn bội đỉnh đang, đang chậm rãi đi vòng quanh một tòa bình phong huyễn thiên sa viền nguyệt tỉnh gỗ lê khảm bảo thạch điêu khắc quỳ long quỷ anh nghịch khô lâu.

Nguyệt tỉnh mộc là một loại linh thực rất trân quý, màu sắc ôn nhuận như ngọc, lại sáng long lanh, oánh nhuận hơn cả linh ngọc hoàn mỹ, trong phòng tối còn có thể tản ra ánh sàng mềm mại như ánh trăng, lại mùi thơm ngát thoa phương, có thể tẩm bổ xương cốt.

Về phần huyễn thiên sa, thì dùng sợi tơ do mấy chục loại cổ trùng đỉnh tiêm nhả ra, trải qua trình tự cực kỳ phức tạp, gian nan mới có thể dệt thành.

Trong đó hiếm thấy nhất là Tà Kỳ Cổ Vương.

Cổ trùng này là dị chủng để lại từ thượng cổ, huyết mạch thưa thớt, có rất nhiều tác dụng kỳ diệu nhưng khó chăn nuôi, một khi nhả tơ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Một con này phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy được.

Nhưng hiện tại nàng đi vòng quanh bình phong, càng nhìn càng hài lòng.

Nguyệt tỉnh gỗ lê trông tinh xảo dễ hỏng, trên thực tế cực kỳ kiên cố, cho dù là tu sĩ Hợp Đạo kỳ muốn phá hủy, cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn.

Lấy làm dàn khung bình phong lại điêu khắc rất nhiều phù văn, có thể ngăn cách thần niệm dò xét, còn có thể làm huyễn thiên sa nhiễm lên một vòng vầng sáng lạnh lẽo như ánh trăng, càng có vẻ thướt tha, như mộng như ảo; huyễn thiên sa nhỏ nhắn mềm mồng như sương sớm ngày xuân, đứng bên ngoài có thể thấy rõ ràng hình dáng người bên trong.

Đương nhiên, cũng chỉ có thể thấy hình dáng, hơn nữa còn không cách âm...

Quan trọng nhất là, huyễn thiên sa này là bảo vật duy nhất gần như có thể sánh vai với thiên phú thần thông huyễn hóa của Tuyết Hồ yêu tộc. Sau khi nàng luyện hóa, một khi chủ nhân chịu công kích, sẽ tự bố trí huyễn trận xung quanh bình phong, cản trở kẻ địch tới gần.

Ngoại trừ có thể tạo ra huyễn cảnh lấy giả làm thật, món pháp bảo này còn có thể ghi lại cảnh tượng gần đó vào ảnh lưu niệm, tùy ý sử dụng...

Có toà bình phong này trong tay, sau này nàng tìm Bùi Lăng báo thù, để phu quân Tô Ly Kinh ở bên ngoài quan sát, không cần lo lắng phu quân hiểu lầm cái gì nữa...

Còn có thể để phòng người không liên quan tùy tiện nhúng tay, không để nàng có thể chuyên tâm rửa sạch nhục nhã!

Đang nghĩ ngợi, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên sinh ra cảm ứng, lập tức lấy ra một phần trường quyển màu nâu nhạt từ túi trữ vật.

Trường quyển này không có một chữ, nhưng vận chuyển thị lực nhìn lại có thể thấy vô số tơ máu nhỏ bé, cứ như có vật sống nhúc nhích trong đó, nhiều vô số kể, làm người ta rùng mình.

Đây là Linh Tê chỉ.

Một thức hai phần, viết xuống văn tự ở bất kỳ một phần nào trong đó, cũng hiện ra trên một phần khác, vốn là đồ để nàng và phu quân Tô Ly Kinh liên hệ, nhưng sau khi nghiệt súc Bùi Lăng kia thải bổ nàng, cũng cưỡng ép lấy một phần.

Hiện tại phần Linh Tê chỉ này là phần liên hệ với Bùi Lăng!

Chỉ thấy tơ máu trên trường quyển nhúc nhích, nhanh chóng tạo thành một hàng văn tự: "Trong khoảng thời gian này, đừng để bất luận kẻ nào trong Thánh tông tới tìm ta"

Tư Hồng Khuynh Yến nhìn xong lập tức cười lạnh một tiếng, nghiệt súc Bùi Lăng này ức hiếp nàng mấy lần thì thôi, lại còn muốn nàng giúp đỡ làm việc?

Nàng lập tức hút bút mực tới, viết xuống trên giấy: "Nằm mơ!"

Tơ máu trên Linh Tê chỉ tản đi, trong giây lát lại tụ họp, hợp thành hai hàng văn tự mới: "Hiện tại ta có việc rất quan trọng cần làm."

"Tông Chủ có bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể đồng ý!"

Điều kiện?

Ha ha!

Nàng đã là Tông Chủ Thánh tông, đại quyền trong tay, quyền sinh sát trong tay, vênh mặt hất hàm sai khiến, đủ khiến chúng sinh hoảng sợ, dao động đại thế toàn bộ thiên hạ, có việc gì không làm được?

Chương 2054: Tư Hồng Khuynh Yến tức giận (2)

Còn cần đến một lời hứa hẹn của Thánh Tử?

Nghiệt súc Bùi Lăng này muốn nàng làm giúp, căn bản không có khả năng!

Tư Hồng Khuynh Yến tiếp tục dùng sức viết xuống giấy: "Nằm mơt"

Chữ viết rơi xuống, trên Linh Tê chỉ lại hiện ra một hàng văn tự mới: "Ngươi giúp hay không giúp?"

Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh, không giúp thì như thế nào?

Chỉ là một hậu bối, mấy lần phạm thượng, thật sự không biết sống chết!

Nàng không cần nghĩ ngợi, trực tiếp viết xuống giấy: "Nghiệt súc Bùi Lăng nhà ngươi, ngỗ nghịch bất hiếu, khi sư diệt tổ, chính là nghịch đồ thứ nhất của chín môn phái lớn!"

"Lần trước bản cung lơ là sơ suất, để ngươi đạt được."

"Bây giờ tu vi của bản cung càng lên một tầng lầu, hơn nữa còn cố ý luyện chế ra một kiện pháp bảo bình phong, tác dụng vô tận, uy năng cường đại, lần sau dám can đảm về tông, chính là ngày chết của ngươi!"

Lần này, trên Linh Tê chỉ không lập tức xuất hiện văn tự, một hồi lâu sau Tư Hồng Khuynh Yến đang định thu hồi Linh Tê chỉ, đã thấy trên giấy lại nhanh chóng hiện ra từng hàng văn tự: "Làm theo lời của bản Thánh Tử!"

"Mặc kệ ngươi là phu nhân Tô Ly Kinh cũng tốt, hay là Tông Chủ Thánh tông cũng được, đều chỉ là lô đỉnh của bản Thánh Tử!"

"Lô đỉnh nên nghe theo mệnh lệnh chủ nhân!"

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giận dữ, nghiệt súc Bùi Lăng này thật sự coi trời bằng vung!

Nàng đã là Tông Chủ Thánh tông, kẻ này lại còn coi nàng như một lô đỉnh muốn thải bổ thì thải bổ!

Hơn nữa, lần trước nghiệt súc này thật sự làm như vậy!

Còn suýt nữa bị phu quân nàng gặp được!

A... Ù...

Ghê tởm!

Mặc dù nàng và nghiệt súc Bùi Lăng này có thù không đội trời chung, nhưng nếu lần này không giúp đối phương, lần sau hắn về tông chắc chắn sẽ chọn ngay lúc nàng ra lệnh cho rất nhiều thuộc, mạnh mẽ xông tới Thiên Tuyên cung, đặt nàng trên bảo tọa Tông Chủ, ngay trước mặt vô số thuộc hạ, tùy ý...

A...

Tư Hồng Khuynh Yến vừa tức giận vừa viết xuống Linh Tê chỉ:

"Được."

Tơ máu tán đi lại tụ, lần nữa hiện ra một hàng văn tự: "Còn có một việc, Chẩm Thạch Tô thị có vị tiền bối gọi là Tô Tích Nhu, nàng đã về Thánh tông chưa?"

Tư Hồng Khuynh Yến còn đắm chìm trong cơn giận vừa rồi, lập tức viết xuống: "Nàng đã trở về."

Tơ máu trên Linh Tê chỉ biến ảo như mây khói, lập tức lại xuất hiện một hàng văn tự mới: "Giúp đỡ nàng tái tạo nhục thân một chút, nàng cũng là lô đỉnh của bản Thánh Tử."

"Sau khi bản Thánh Tử trở về, muốn hai người các ngươi cùng hầu hạ!"

Cùng hầu hạ?

Nghiệt súc Bùi Lăng này thật to gan!

Lại muốn Tông Chủ Thánh tông đương nhiệm là nàng cùng Chẩm Thạch Tô thị Tô Tích Nhu tiền bối ghé vào trên bảo tọa Tông Chủ Thánh tông, một trái một phải bị nghiệt súc kia đối xử thô bạo ngay trước mặt đệ tử toàn tông...

Á.. A.., Tư Hồng Khuynh Yến càng nghĩ càng tức giận, chợt giận không kìm được viết xuống Linh Tê chỉ: "Vâng, chủ nhân..."

Tố Chân Thiên.

Từ đằng xa nhìn lại, tông môn như là một mảnh ráng mây rực rỡ treo cao chân trời, vĩnh viễn không suy tàn.

Tươi thắm như gấm, thất thải lóa mắt xoay quanh, hào quang sáng chói.

Ba ráng mây uốn lượn vạn dặm, chiếu rọi non sông đều tỏa ra ánh sáng lung linh, huy hoàng chói mắt.

Lúc này, hai tên đệ tử hà váy nguyệt bí, tóc đen má hồng từng bước nổ hoa, đang nhanh chóng lướt qua trong ráng mây, chạy tới một tòa đài cao ở chỗ sâu...

Hai người này, người dẫn trước nửa bước mày ngài mềm mại, má lúm đồng tiền xinh đẹp, ung dung hoa quý như vạn hoa nở rộ, lệ sắc khuynh thành, chính là Thiên Cơ Yến Minh Họa.

Người tụt lại búi tóc như đao, đội một Phù Dung quan điểm thúy, trâm cài tóc, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, mắt như hoa đào, áo nhu váy trắng, thắt lưng màu quýt dải lụa màu xanh, lúc hành động vạt áo băng rua bay múa, phong thái nhanh nhẹn, lại là chân truyền đệ tử Kiều Từ Quang.

Hai người váy dài bổng bềnh, mỗi một bước, dưới bàn chân đều có hoa tươi màu hồng nhạt ngưng tụ ra từ hư không, nâng đỡ nàng, lúc cất bước, hoa nở hoa tàn rực rỡ như mưa, làm nổi bật hà thải như gấm xung quanh, trông như người trong chốn thần tiên, tuyệt mỹ khó tả.

Chỉ có điều, lúc này dù là Yến Minh Họa hay Kiều Từ Quang, vẻ mặt đều hơi nặng nề như có tâm sự gì đó.

Đột nhiên, Kiều Từ Quang truyền âm hỏi: "Sư tỷ, không biết lần này Chưởng Giáo triệu kiến chúng ta là có chuyện gì?"

Yến Minh Họa khẽ lắc đầu, xuyết châu trong tóc khẽ lay động theo, châu quang chiếu rọi da tuyết, càng làm nổi bật khuôn mặt như hoa, nàng truyền âm trả lời: "Ta cũng không rõ."

Dừng một chút, nàng truyền âm nói: "Sẽ biết ngay thôi."

Kiều Từ Quang khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa.

Mưa hoa khó phân, vẩy xuống đầy trời, râng mây xung quanh rực rỡ như vô cùng vô tận, có tiếng nước lững lờ truyền đến từ quanh mình, réo rắt hoạt bát, lúc ẩn lúc hiện, màu nước trong suốt, đá cuội mượt mà.

Thỉnh thoảng thấy hoa cỏ kỳ lạ kéo dài bên bờ, thỉnh thoảng đình đài lầu các thành hàng, cây cỏ trân quý kỳ lạ khắp nơi, vườn đình hồ quán, kim hình bích tướng, thụy chim tạp sắc tuỳ tiện bay liệng, đỗ lại ở chỗ sâu trong dòng suối, sau một khoảng thời gian phía trước xuất hiện thác nước rủ xuống.

Như lụa trắng lơ lửng, tuyết châu bắn tung toé, chảy thẳng xuống ngàn trượng, khí thế hùng hậu.

Chương 2055: Tố Chân Thiên

Xung quanh thác nước không nơi nương tựa như đến từ trời cao, trút xuống từ phía trên thải hà, dâng lên từng tầng sương trắng mưa tiêu, màu trắng gột rửa, hội tụ thành một dòng đầm sâu giữa không trung.

Đầm nước ngưng bích như trăng tròn, trong vắt như châu, nối liền với dòng suối nhỏ quanh co khúc khuỷu, quay quanh toàn bộ Tố Chân Thiên.

Bên bờ, một gốc hoa thụ vô cùng hoa mỹ che trời yên tĩnh đứng lặng, cành lá đông đúc, hoa nhẹ lá xanh, lượn quanh cánh hoa ửng đỏ tuỳ tiện bay lả tả, rơi đầy mặt đầm, đỏ xanh phản chiếu nhau, đẹp đẽ ướt át.

Phía trên cây hoa, bông hoa mỏng manh quấn quanh thành ghế ngồi, chia thành chủ thứ, mấy mỹ nhân hoa phục đang ngồi ngay ngắn.

Người ngồi chính giữa tóc mây xinh đẹp, tư thế tao nhã, có khí phách ung dung trong trẻo. Mặc váy dài màu đỏ thắm hoa văn bảo tướng quấn thành vòng tròn, áo khoác ngải lục vạt cân tay áo rộng, tán hoa từng tầng, xuyết châu leng keng, nhìn lại nghỉ thái vạn phương.

Phía dưới nàng, bên trái là một nữ tử áo trắng váy xanh, mặt ngọc hoa đào, linh lung uyển chuyển, mái tóc đen búi thành Tác Đạo Kế, không có gì ngoài một cây trâm trúc, không còn trang trí, trong mộc mạc lộ ra một cảm giác thiên nhiên phong lưu, cứ như nước trong phù dung; phía bên phải là một nữ tu mặc thải y váy hoa, hoàn bội đông đảo, cần cổ thon dài như thiên nga, Eo nhỏ nhắn nhẹ buộc, trong thanh tao lịch sự lộ ra nhẹ nhàng uyển chuyển, trong ngực ôm một đám nhánh hoa màu hồng nhạt nở rộ, khí tức tươi đẹp lại lạnh lẽo ảm đạm; phía dưới cùng là thiếu nữ một vòng vàng buộc tóc, cung trang vàng nhạt, khí chất thuần mỹ, xinh xắn đáng yêu, lúc đôi mắt chuyển động sóng ánh sáng lăn tăn, cười nói tự nhiên.

Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang đến phía dưới hoa thụ, lập tức khom mình hành lễ: "Đệ tử Yến Minh Họa bái kiến sư tôn, bái kiến Kỳ Thái Thượng trưởng lão, bái kiến Phương trưởng lão."

"Đệ tử Kiều Từ Quang, bái kiến Chưởng Giáo, bái kiến Kỳ Thái Thượng trưởng lão, gặp qua Phương sư bá."

Lúc hai người nói chuyện, khóe mắt liếc qua nữ tu phía thải y bên phải hơi do dự, bọn họ đều cảm giác được khí tức công pháp của vị này là đích truyền bản tông, nhìn số ghế, địa vị còn trên Phương trưởng lão cung trang vàng nhạt, nhưng các nàng lại không có bất kỳ ấn tượng gì với vị tiền bối Tố Chân Thiên này...

Ngay lúc bọn họ do dự, Chưởng Giáo Tố Chân Thiên ngồi trên chủ vị ôn nhu nói: "Vị này là Thái Thượng trưởng lão Mạnh Hồng Huyến"

"Nhiều năm trước Mạnh Thái Thượng trưởng lão tiến về U Tố mộ tìm kiếm cơ duyên, gặp nạn bị nhốt, gần đây dò xét được cách thoát thân, quay lại bản tông, thật sự đáng mừng."

Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang vội vàng hành lễ: "Bái kiến Mạnh Thái Thượng trưởng lão!"

Mạnh Hồng Huyến khẽ gật đầu, chợt truyền âm cho Chưởng Giáo hỏi: "Vì sao Thiên Cơ đương thời tông ta còn chưa tới?"

Chưởng Giáo khẽ giật mình, lập tức truyền âm trả lời: "Mạnh sư thúc tổ, Minh Họa là Thiên Cơ đời này, cũng là đệ tử thân truyền của ta."

Mạnh Hồng Huyến nghe vậy cũng khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Yến Minh Họa, đôi mắt phun trào ánh sáng trong trẻo, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới nàng một lần.

Sắc mặt nàng lập tức trở nên cực kỳ nghi ngờ, Thiên Cơ Tố Chân Thiên thế hệ này nội tình thâm hậu, thực lực bất phàm, trong số Thiên Cơ các đời mà nàng từng gặp, cũng coi như đứng hàng đầu, thiên tư xuất chúng...

Nhưng lúc nàng ở tạo hóa chi địa U Tố mộ từng nghe Bùi Lăng nói, Thiên Cơ Tố Chân Thiên thế hệ này có thực lực mạnh hơn đối phương!

Với thực lực của Bùi Lăng, đã có thể giao thủ với Hợp Đạo thế hệ trước ở trong cánh cửa thứ ba!

Thậm chí, trong khoảng thời gian này, đối phương liên tiếp khiêu chiến hai vị Tông Chủ chín môn phái lớn, toàn thắng, thực lực mạnh, đã không thể so sánh với Hợp Đạo tầm thường!

Tu vi Thiên Cơ thế hệ này vẫn chỉ là Hóa Thần, nhưng còn lâu mới có thể chống lại Bùi Lăng...

Cái này...

Lúc đó, vì Bùi Lăng muốn nàng an tâm, cố ý lừa nàng?

Ngay lúc Mạnh Hồng Huyến suy nghĩ, Chưởng Giáo nhìn chằm chằm Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang, nghiêm nghị nói: "Mấy ngày trước Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng lại khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành. Hiện tại, Thiết thành chủ đã chiến bại."

"Trước đây hai người các ngươi đều từng giao thủ với Bùi Lăng, có quan điểm gì với hắn."

Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang vội nói: "Vâng!"

Hơi suy nghĩ, Yến Minh Họa mở miệng nói trước: "Trước đây không lâu, đệ tử và Bùi Lăng còn có Thánh Nữ Trọng Minh tông Lệ Liệp Nguyệt đi nhầm vào U Tố mộ, vì trong U Tố mộ nguy hiểm nên ước định tạm thời liên thủ, tìm kiếm cách rời đi"

"Trải qua sự quan sát trong đoạn thời gian kia, có thể xác định Lệ Liệp Nguyệt coi lợi ích là trên hết, bụng dạ ác động, là yêu nữ ma đạo điển hình, đã không có thuốc chữa."

"Nhưng Bùi Lăng này...

"Mặc dù hắn xuất thần ma môn nhưng đều vì tổ tiên, công pháp nhập đạo đã đánh lên lạc ấn ma tông, không thể lựa chọn chính tà.

"Còn về bản tính, lòng dạ nhân hậu, tâm hướng đến ánh sáng, chỉ cần dẫn đạo thêm chút, lấy đức cảm hóa, có thể để hắn cải tà quy chính, bồ gian tà theo chính nghĩa."

Nghe vậy, sắc mặt một đám trưởng bối lập tức trở nên cực kỳ cổ quái.

Ma đầu Bùi Lăng này có thể cải tà quy chính?

Chương 2056: Ma đầu kia là người tốt

Việc khác không nói, chỉ nói mấy lần đối phương thải bổ Tông Chủ phu nhân bản tông gần như ở ngay trước khắp thiên hạ, có thể nói từ xưa đến nay chỉ có một người, dù là tổ sư khai tông Trọng Minh tông cũng chưa từng lưu lại sự tích như vậy!

Nếu loại ma đầu này cũng có thể thay đổi hoàn toàn, so sánh ra Lệ Liệp Nguyệt kia chỉ là yêu nữ tham linh thạch, chẳng phải cũng có tiềm chất trở thành Thánh nhân?

Chỉ nghe Yến Minh Họa tiếp tục nói: "Lúc ấy mới vào U Tố mộ, đệ tử còn không hiểu rõ tình cảnh, gặp đèn lồng da người, tình thế vô cùng nguy hiểm, lại là Bùi Lăng kịp thời cứu giúp..."

"Sau đó đệ tử và Lệ Liệp Nguyệt tiến vào một sân phơi nắng, bị bầy quỷ vây công, cũng là Bùi Lăng kịp thời đuổi tới, ra tay giúp đõ."

"Còn có..."

"Cùng..."

"Ngoài ra..."

"Tóm lại, trong hành trình U Tố mộ, nếu đổi Bùi Lăng thành bất kỳ một tu sĩ ma môn nào, đệ tử cũng không thể còn sống trở về...

"Cho nên đệ tử cảm thấy, lần này Bùi Lăng khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, tất nhiên là Trọng Minh tông lòng lang dạ thú, mưu đồ làm loạn!"

"Còn có Cửu A Lệ thị tham lam thành tính, ruồi doanh chuột đòm, coi sinh linh như cỏ rác, chủ mưu đủ loại quỷ kế"

"Lấy tính cách thật sự của Bùi Lăng, hắn không tranh quyền thế, không màng danh lợi, chỉ nguyện một mình yên tĩnh tu luyện, tuyệt đối không thể tùy ý khiêu chiến, khơi mào tranh chấp như này.

Sắc mặt Yến Minh Họa trịnh trọng, lời lẽ chính nghĩa, toàn bộ bên bờ đầm nước hoàn toàn yên tĩnh.

Thấy sư tôn, Kỳ Thái Thượng trưởng lão, Phương trưởng lão đều kỳ quái nhìn mình, Yến Minh Họa tâm bình khí hòa, sắc mặt không thay đổi chút nào.

Mưa hoa rực rỡ dính vào tóc xanh, vẩy xuống đây áo.

Trong một mảng đỏ hồng đan xen, Thiên Cơ đương thời lưng eo thẳng tắp như trúc, ánh mắt kiên định, thản nhiên bình tĩnh nhận lấy ánh mắt của ba vị trưởng bối, không có chút tránh né và dao động nào.

Mặc dù sự thật khiến người ta không thể tưởng tượng, nhưng nàng đang nói thật!

Là Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời, từ trước đến nay nàng không then với lương tâm!

Đương nhiên, Bùi Lăng cũng có một ít thói quen, ví dụ như để nàng và Lệ yêu nữ cùng... Nhưng dù sao đối phương cũng là Thánh Tử ma môn, từ bé xuất thần ma môn, mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi dính vào một chút tác phong không tốt.

Mặc kệ nói thế nào, so sánh với ma đầu chân chính động một tí giết người diệt khẩu, đồ thành diệt tộc như Lệ yêu nữ, loại đạo đức cá nhân này chỉ là một ít việc râu ria không đáng kể.

Lúc này, Chưởng Giáo nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Bản tọa đã biết."

"Kiều Từ Quang, ngươi nói quan điểm của ngươi về Bùi Lăng đi."

Kiều Từ Quang cung kính nói: "Vâng!"

Nói xong, nàng nhanh chóng sửa sang lại mạch suy nghĩ một chút, chẳng mấy chốc nhân tiện nói: "Chưởng Giáo, hai vị Thái Thượng trưởng lão, Phương trưởng lão, đệ tử tiếp xúc với Bùi Lăng ở trên hòn đảo truyền thừa do cấm kỵ Chú của U Tố mộ để lại.

"Lúc ấy, đệ tử truy tra hung thủ thật sự mưu hại Mạc sư muội đã được một thời gian, lần đó lên đảo mới biết được Mạc sư muội chết bởi chân truyền Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận."

"Khang Thiếu Dận là tên dâm ô, háo sắc ngoan độc, cuối cùng đã bị Bùi Lăng chém giết."

"Về phần cách làm người của Bùi Lăng, Yến sư tỷ vừa nói không sai chút nào!"

"Người này tính tình đôn hậu, có phong thái quân tử, tuyệt đối không khát máu ác độc như trong tin đồn."

"Lúc trước phân lâu chủ Thiền Lâu Lưu Lam hoàng triều là Vạn Lý, năm người Nguyễn sư muội, Sở sư muội, Chung sư muội, Chương sư muội trúng nguyền rủa của quỷ vật trên hòn đảo truyền thừa, mặc kệ trả giá đắt ra tay với Bùi Lăng"

"Nhưng hắn là đệ tử ma môn, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc lại nhiều lần nương tay, cuối cùng còn cứu Nguyễn sư muội một mạng...

"Nếu ở lúc bình thường, một đệ tử ma môn đột nhiên làm việc thiện, chắc chắn có mưu đồ khác."

"Nhưng sống chết trước mắt, là lúc lộ rõ bản tính"

"Bởi vậy, đệ tử cũng cho rằng, trong lòng Bùi Lăng còn có thiện niệm, vốn nên là người trong chính đạo ta, chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi, khiến hắn sinh ra dưới sự quản lý của ma môn, từ đây nhầm đường lạc lối."

"Nếu dẫn dắt thật tốt, chắc chắn hắn có thể cải tà quy chính!"

Thấy Kiều Từ Quang cũng cho rằng Bùi Lăng còn có thể cứu vãn, ba người Chưởng Giáo, Kỳ Thái Thượng trưởng lão, Phương trưởng lão lại im lặng.

Một hồi lâu sau, thấy vẻ mặt hai tên hậu bối cực kỳ nghiêm túc đều rất kiên định mình đang nói sự thật, Chưởng Giáo khẽ gật đầu, nói: "Nếu không có gì muốn bổ sung, các ngươi lui ra đi"

Yến Minh Họa và Kiều Từ Quang hành lễ nói: "Vâng!"

Đưa mắt nhìn hai người rời đi, bên cạnh đầm sâu chỉ còn lại bốn người Chưởng Giáo, hai vị Thái Thượng trưởng lão và Phương trưởng lão.

Kỳ Thái Thượng trưởng lão áo trắng váy lam, mộc mạc phong lưu lập tức lạnh lùng nói: "Tạm thời không nhắc đến Thánh Tử ma môn Bùi Lăng này có thể cải tà quy chính hay không"

"Hiện tại quan trọng nhất là xác định theo hầu của hắn trước."

"Rốt cuộc là Bùi thị tử xuất thân Lộc Tuyền thành, thiên tư trác tuyệt, hay đã bị vị bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc thay thết"

Chương 2057: Ma đầu kia là người tốt (2)

Chưởng Giáo nhẹ gật đầu, sau đó trầm ngâm nói: "Lúc chân truyền Kiều Từ Quang gặp mặt Bùi Lăng, Bùi Lăng chưa tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Thậm chí, ngay cả đệ tử chân truyền cũng không phải"

"Khi đó Bùi Lăng không thể là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Lúc Minh Họa và Bùi Lăng đi nhầm vào U Tố mộ, là chuyện sau khi Bùi Lăng vạn kiếp Hóa Thần ở Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Khoảng cách với hiện tại cũng không có thời gian quá dài."

"Nếu Bùi Lăng đã bị vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc thay thế, chỉ có thể là sau khi đến Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Nói vậy, Bùi Lăng mà Minh Họa nhìn thấy, chắc chắn tưởng như hai người với Bùi Lăng mà Từ Quang nhìn thấy:

"Nhưng bây giờ, quan điểm của hai hậu bối với Bùi Lăng đều nhất trí."

Những người khác nghe vậy, hơi suy nghĩ, đều khẽ gật đầu.

Phương trưởng lão cung trang vàng nhạt kia hỏi dò: "Nói cách khác, hiện tại Bùi Lăng cũng không bị vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc thay thế?"

Kỳ Thái Thượng trưởng lão khẽ lắc đầu, bình thản nói: "Chưa hẳn"

"Nếu Bùi Lăng vẫn đang diễn kịch, vậy khó mà nói."

"Tà ma ngoại đạo, tâm cơ thâm trầm, không thể không đề phòng!"

Chưởng Giáo nói: "Thái Thượng trưởng lão nói có lý."

"Hiện tại vấn đề lớn nhất là Bùi Lăng mà ta biết, cùng Bùi Lăng mà hai tiểu bối biết, căn bản tưởng như hai người."

"Nếu không, thông qua sự miêu tả của hai tiểu bối, cũng có thể tìm tới một ít dấu vết để lại xem rốt cuộc Bùi Lăng có phải vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc không,"

"Nhưng hiện tại còn cân nhắc đến tình huống Bùi Lăng kia vẫn đang diễn kịch,"

Nói đến đây, Chưởng Giáo chuyển hướng sang Mạnh Hồng Huyến, nói: "Mạnh Thái Thượng trưởng lão, không biết ngươi thấy thế nào?"

Mạnh Hồng Huyến trầm mặc một lát, sau đó nói: "Ta từng giao thủ với Bùi Lăng ở U Tố mộ.

"Ta thấy tác phong làm việc cử chỉ, thiện ác của Bùi Lăng rất giống với lời nói của hai tiểu bối!

"Lúc ấy, ta bị nhốt ở tuyệt địa, nhục thân đã mất, không thể thoát khỏi, sắp thân tử đạo tiêu"

"Nếu Bùi Lăng đang diễn trò, cũng không cần thiết diễn với một người sắp hồn quy thiên, không còn sót lại chút gì"

Nghe vậy, sắc mặt Chưởng Giáo, Kỳ Thái Thượng trưởng lão, Phương trưởng lão đều khẽ giật mình.

Mạnh Hồng Huyến tiền bối cũng cho rằng dù Bùi Lăng tiếng xấu lan xa, nhưng thật ra là người đời hiểu lầm?

Cái này...

Một ma đầu đồ thành diệt tộc, giết cả đồng môn của mình, thải bổ Tông Chủ phu nhân bản tông trước mặt mọi người, thật ra là người tốt?

Bên cạnh đầm sâu chìm trong im lặng.

Tiếng nước ù ù rơi nhanh, dấy lên từng cơn gió mát, trong hơi nước quanh quẩn, từng cơn mưa rơi xuống, xoay quanh bên cạnh như bướm như tước.

Một hồi lâu sau, ba người mới hồi phục tinh thần.

Chưởng Giáo nghiêm túc suy nghĩ một lượt, chợt nói: "Việc này lớn"

"Hiện tại, Bùi Lăng đã khiêu chiến Hoàng đế Chung Quỳ thị Lưu Lam hoàng triều thế hệ này, còn có Thiết thành chủ Yến Tê thành"

"Sau đó hắn muốn khiêu chiến, chắc chắn Sơn Chủ Cửu Nghỉ sơn, Tông Chủ Hàn Ẩm Kiếm tông, cùng Tố Chân Thiên ta!"

"Nếu lần này kẻ này đưa thiếp cho Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, hoặc là Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm Tông, chúng ta có thể tiếp tục quan sát một hai, rồi mới quyết định"

"Nếu khiêu chiến Tố Chân Thiên ta...

Nói đến đây, Chưởng Giáo dừng lại một chút, trong mắt thoáng qua vẻ kiên quyết, dù Bùi Lăng có phải vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc không, đều phải dừng bước ở nơi này!

Chính đạo, không thể thua lần thứ ba!

Nghĩ tới đây, Chưởng Giáo bình tĩnh tiếp tục nói: "Lần nghị sự này tới đây trước."

"Tiếp theo, lại xem Bùi Lăng khiêu chiến tông môn nào."

Ba người còn lại khẽ gật đầu, hoàn bội đỉnh đang: "Được!"

Trời trong vạn dặm, nắng gắt hừng hực.

Trên bầu trời như lưu ly, mây từng đám như là dãy núi chập trùng, dày đặc, muôn hình vạn trạng.

Một chiếc pháp chu độn hành như thuyền lâu chạy trên biển xanh, thân thuyền có vô số yêu quỷ, đôi mắt đây ác ý nhìn về phía bốn phương tám hướng, âm khí sâm nhiên.

Cơn gió lạnh thấu xương đều bị trận pháp phòng hộ ngăn cản ở ngoài, cả pháp chu như quấn trong một cái bong bóng to lớn, nhanh chóng chạy về phía trước.

Tầng cao nhất pháp chu, trong khoang.

Một trụ khói mùi thơm ngát bay thẳng lên nóc phòng, mang theo khí tức cay đắng lạnh thấu xương tản ra cả phòng, đề thần tỉnh não, tẩm bổ thần hồn. Trên vân sàng cách đó không xa, Bùi Lăng nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đang lặp đi lặp lại nhớ lại đủ loại chi tiết trong hai cuộc chiến trước.

Trận chiến đầu tiên, Hoàng đế Chung Quỳ thị thế hệ này khinh địch chủ quan, không chuẩn bị bất kỳ điều gì, hắn chỉ đối phó với một vị Hợp Đạo hơi mạnh một chút.

Cả trận chiến đấu, Hoàng đế Chung Quỳ thị dùng rất nhiều thủ đoạn, nhất là môn [Cửu Tử thần thông] kia, rất nhiều Hợp Đạo Lưu Lam hoàng triều trong cánh cửa thứ ba ở tạo hóa chi địa U Tố mộ cũng chưa từng thi triển, cẩn thận cân nhắc, đủ loại cách đối phó của hắn ngay lúc đó cũng không có quá nhiều chỗ có thể cải tiến.

Dù có thông qua kinh nghiệm đấu pháp với rất nhiều Hợp Đạo trong chín tòa dịch trạm, không dùng tiên thuật, cuối cùng không thể thắng...

Trong trận chiến thứ hai...

Nếu hắn và Thiết thành chủ Yến Tê thành lại đại chiến một trận, cách làm ổn thỏa nhất là vừa lên đã sử dụng [Minh Thiên Đại Mộng], bảo đảm pháp lực của mình sẽ không lãng phí quá nhiều!

Chương 2058: Thực hiện hứa hẹn

Về sau, cứ ra tay trong mộng cảnh, hiện thế thì án binh bất động.

Cứ vậy, dù [Trảm Tà Phủ] biết kia là mộng cảnh của hắn, cũng sẽ vì cần bảo vệ Thiết thành chủ trong mộng cảnh, sẽ không lập tức xông ra khỏi mộng cảnh.

Cả hai chiến trường, thật sự có quá nhiều nhân tố không xác định.

Nếu chiến trường chỉ ở trong [Minh Thiên Đại Mộng], hắn có thể nắm giữ chủ động từ đầu tới đuôi.

Thế nhưng, Thiết Hùng Thác sử dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ], bảy đầu pháp tắc gia thân, tiến lùi tự nhiên, nhiều thủ đoạn.

Nếu hắn muốn thắng, trước hết phải phá cờ của "Sĩ" đối phương, nếu không hắn căn bản không thể đả thương Thiết Hùng Thác!

Tiếp theo, chính là cờ "Tướng", đây là pháp tắc giống với [Tru Ác Kỳ 1, không phá đầu pháp tắc này, Thiết Hùng Thác có thể trực tiếp đánh bốn ngày bốn đêm với hắn.

Nhưng pháp lực của hắn, rõ ràng không thể chống đỡ đến lúc đó...

Ngoài ra, cờ "Binh" rất khắc chế "Nghịch" của hắn.

"Mã" sẽ khiến tất cả công kích của hắn bị lệch...

Không phá bốn đầu pháp tắc này, dù hắn ở trong [Minh Thiên Đại Mộng] cũng rất khó đánh bại đối phương.

Bốn đầu pháp tắc này vừa vỡ, Thiết Hùng Thác phải chết!

Đúng vậy, một trận chiến này, từ lúc mới bắt đầu đã là ngươi chết ta sống!

Trừ khi Thiết Hùng Thác không sử dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ], nói vậy hắn có thể thắng rất nhẹ nhàng, thậm chí không cần dùng đến [Minh Thiên Đại Mộng].

Đáng tiếc, không có nếu như...

So sánh ra, mưu lợi thật sự là trận chiến đầu tiên với Chung Quỳ Hoàng đế.

Kế tiếp khiêu chiến Tố Chân Thiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Chưởng Giáo Tố Chân Thiên chắc chắn cũng sẽ sử dụng thủ đoạn cùng loại với [Thất Sát Di Tai Kỳ].

Trận chiến này, hắn không thể khinh thường!

Phải vừa lên [Minh Thiên Đại Mộng] đã dùng!

Ngoại trừ cái đó ra, Chưởng Giáo Tố Chân Thiên còn là sư tôn Yến Minh Họa, dưới tình huống có thể thắng, phải cố gắng bảo đảm đối phương sẽ không nối gót Yến Tê thành Thiết Hùng Thác...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiện tại hắn đã tưởng tượng mười mấy loại thủ đoạn giữ lại tính mệnh Chưởng Giáo Tố Chân Thiên.

Nhưng chân chính có thể dùng được hay không, còn phải nhìn lúc thực chiến cụ thể, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc đang nhanh chóng tới gần pháp chu.

Hắn không nhịn được khe khẽ thở dài, lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản.

Nhanh chóng đi khắp xung quanh pháp chu, gào thét vạn quỷ, lập tức câm như hến, nhao nhao yên tĩnh lại.

Cùng lúc đó, pháp trận phòng hộ quanh quẩn toàn bộ pháp chu cũng lập tức giải trừ, cả tòa pháp chu chậm rãi dừng lại, trở nên không có chút bố trí phòng vệ nào.

Ngay sau đó, một bóng dáng yểu điệu uyển chuyển chớp mắt trốn vào pháp chu, xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Nàng tóc ngắn bay lên, mặt mày tinh xảo, nhuyễn giáp tỉnh mịn như vảy cá hoàn mỹ dán vào người, càng làm nổi bật eo nhỏ nhắn như liễu, mạnh mẽ hiên ngang.

Chính là Văn Nhân Linh Sắt!

Lần nữa nhìn thấy vị Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành này, Bùi Lăng không thấy quá bất ngờ, Thành Chủ Yến Tê thành Thiết Hùng Thác đời này chết trên tay hắn, chắc chắn bây giờ Văn Nhân Linh Sắt tìm đến hắn là để tính sổ, Bùi Lăng tập trung ý chí, lập tức mở miệng nói: "Văn Nhân tiền bối..."

Còn chưa nói hết câu, Văn Nhân Linh Sắt đã bước nhanh đến trước người hắn, một phát đè Bùi Lăng xuống bàn nhỏ bên cạnh, khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể nghe thấy tiếng hít thở, lông mày và lông mi chạm nhau, giọng Văn Nhân Linh Sắt hơi run rẩy: "Ta tưởng ngươi đã chết!"

Nói xong, nàng cũng mặc kệ Bùi Lăng có phản ứng gì, lúc này nắm chặt vạt áo hắn, hung hăng hôn xuống.

Cảm giác mềm mại thơm ngọt lập tức truyền đến, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng trực tiếp ôm eo nhỏ nhắn của đối phương, ôm nàng vào trong lòng mình triền miên một lúc lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, Văn Nhân Linh Sắt hơi thở dốc, toàn bộ thân thể lại vô cùng thả lỏng, yêu kiều như không xương.

Lúc này, Bùi Lăng mới có thể tiếp tục lời vừa rồi: "Lần này, trận chiến của ta và Thiết thành chủ..."

Văn Nhân Linh Sắt nhấc một ngón tay nhỏ nhắn lên chạm vào môi hắn, ra hiệu hắn không cần nói tiếp, vẻ mặt bình tĩnh nói:

"Thành Chủ là bảo vệ Yến Tê thành, bảo vệ tôn nghiêm chính đạo ta mà chiến, dù chết không hận"

"Yến Tê thành ta cũng không phải ma môn...

"Trận chiến kia, ngươi cũng không sử dụng thủ đoạn quỷ kế, là đường hoàng thắng"

"Dù kết quả như thế nào, Yến Tê thành ta sẽ không tiếp tục dây dưa."

"Huống hồ, hiện tại ngươi còn sống..."

Bùi Lăng có chút buồn bực, cánh tay vòng bên hông nàng, không nhịn được lại dùng sức thêm mấy phần.

Văn Nhân Linh Sắt không tiếp tục vấn đề này, mà hỏi: "Tiếp theo ngươi muốn đi đâu?"

Bùi Lăng nói: "Đi Tố Chân Thiên, khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên."

Văn Nhân Linh Sắt cau hàng lông mày kẻ đen, nghi ngờ hỏi:

"Ngươi muốn khai chiến với toàn bộ chính đạo?"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Chỉ là chọn chiến chính đạo trước."

"Tiếp theo, ta còn đi khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh và Trang Chủ Vô Thủy sơn trang... Về phần Tông Chủ Trọng Minh tông ta, thật ra ta đã khiêu chiến"

Chương 2059: Bùi Lăng đã tới

"Tu vi hiện tại của ta, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, coi là xác minh!"

"Cái này... Cũng là con đường của ta!"

Nghe đến đó, Văn Nhân Linh Sắt không hỏi tiếp, mà xích lại gần bên tai Bùi Lăng, rất nhỏ giọng nói: "Từ nơi này đến Tố Chân Thiên, còn có mấy ngày đường đi'"

"Trong mấy ngày này, ta mặc cho ngươi xử trí...

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng nóng lên, đây là điều mà Văn Nhân Linh Sắt hứa hẹn với hắn từ lần thua trước, ừ, lúc đầu hắn chỉ tùy tiện chỉ đùa một chút, nhưng Văn Nhân tiền bối đã coi là thật, như vậy...

Lúc này hắn vội ho một tiếng, nhanh chóng nói: "Nhân Gian Cực Lạc...

Văn Nhân Linh Sắt mặt không đổi sắc, nhanh chóng đáp lời: "Tùy ngươi. ' Mấy ngày sau.

Địa giới Tố Chân Thiên.

Tỷ Bà trì.

Đây là một tòa hồ lớn giữa Tố Chân Thiên và Yến Tê thành, bởi vì tương tự tì bà nên gọi như vậy.

Trong hồ ngó sen đỏ cưỡi sóng, củ ấu xanh biếc lăn tăn, bốn mùa hoa nở không phai, hương thơm nồng nàn, vì vậy bên mép hồ có rất nhiều thôn trấn, ngoại trừ một tòa thành lớn còn có rất nhiều thế gia dinh thự, động phủ cao nhân, đều có vẻ thanh u.

Bỗng nhiên, như mưa gió sắp đến, cảm xúc chập trùng, tất cả tu sĩ tu vi hơi cao ở bên Tỳ Bà trì đều cảm giác được cái gì đó, vô số cấm chế mở ra, từng bóng dáng trang phục lộng lẫy, khí tức cường đại dần phi độn ra, nhìn về phía bầu trời xa xôi.

Một chấm đen nhỏ ở chân trời, đang thuận gió phá mây, uốn lượn mà đi.

Tốc độ của điểm đen kia vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã đến gần, rõ ràng là một chiếc pháp chu nguy nga to lớn!

Quanh pháp chu điêu khắc ngàn vạn yêu quỷ, khí tức âm trầm sâm nhiên, không hợp với chính đạo.

Hắn chưa từng để ý tới rất nhiều người theo dõi, bay thẳng qua khu vực này, đi đến chỗ xa hơn.

Sắc mặt tất cả bóng dáng đạp không mà đứng đều thay đổi, là vị Trọng Minh tông kia!

Đầu tiên ma đầu kia là khiêu chiến Lưu Lam hoàng triều Hoàng đế, sau đó lại khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, hiện tại đi vào địa giới Tố Chân Thiên... Sau đó sẽ khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên!

Nhận ra điểm ấy, độn quang nhao nhao giữa không trung, có người trở về đường cũ, có người lao tới phương xa, có người chẳng biết đi đâu... Chẳng mấy chốc, từng tin tức đánh dấu khẩn cấp nhanh chóng truyền ra ngoài.

Tố Chân Thiên.

Ráng mây rực rỡ như mộng ảo.

Một dòng suối trong veo, uốn lượn quanh co trong hà thải, ven bờ hoa thụ rực rỡ, tuỳ tiện nở rộ.

Trong rừng mấy chục gốc hoa thụ chen chúc quanh một tòa lầu các dùng linh ngọc màu trắng dựng thành đứng sừng sững.

Trong lầu, Toan Nghê lô cắm đầy hương dây có thể giúp đỡ tĩnh tâm, Tụ Linh đại trận toàn lực mở ra, rút ra linh khí đậm đặc như thực chất từ trong linh thạch cực phẩm, hóa thành mây khói nặng nề, trong trận pháp mờ mịt, lướt nhẹ không đi.

Ngoài ra còn có từng tầng trận pháp trợ giúp tu hành xếp chồng, thiên địa linh cơ không ngừng rót vào trong cơ thể uyển chuyển ngồi xếp bằng trên vân sàng.

Chưởng Giáo cởi sạch hoa phục, chỉ mặc tố y vừa người, càng có vẻ linh lung yểu điệu.

Mái tóc dài mềm mại rối tung của nàng rủ xuống, như một dòng nước đen sì tản ra toàn bộ vân sàng, hơi lay động theo hô hấp cùa nàng, lại như mặt nước yên tĩnh dưới màn đêm.

Khí tức quanh người nàng chầm chậm bành trướng, quanh quẩn lưu chuyển, cho người ta một loại cảm giác rừng núi ngày xuân, trăm cỏ nảy mầm, vạn vật khôi phục sinh cơ.

Như chớp mắt cỏ cây phá mầm mà ra, lực lượng tươi non sắp phá xác mà ra.

Lại đã là Hợp Đạo tiền kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá Hợp Đạo trung kỳ chỉ cách một đường.

Lúc này, Chưởng Giáo đột nhiên phát hiện điều gì đó, vẫn nhắm hai mắt, thản nhiên nói: "Vào đi."

Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ mặc áo đỏ váy tím bước nhanh vào, đến nội thất hành lễ nói: "Chưởng Giáo!"

"Vừa nhận được tin tức từ Tỳ Bà trì, pháp chu của Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đã vào địa giới Tố Chân Thiên ta."

Nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp ưu nhã của Chưởng Giáo không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Bản tọa biết."

Thấy nàng không có phân phó gì khác, thiếu nữ khom người cáo lui.

Trong lầu các bạch ngọc chỉ còn lại một mình Chưởng Giáo, nàng lại tu luyện một trận, cảm giác chổi mầm phá vỡ xác ngoài, rút lá nảy mầm càng lúc càng nồng nặc, lại chậm chạp không tiến thêm một bước.

Khí tức đã rất gần Hợp Đạo trung kỳ, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể đột phá...

Cuối cùng, Chưởng Giáo chậm rãi thu công, thở ra một hơi, lập tức dừng tu luyện, mở ra đôi mắt ngập nước.

Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn quan sát ảnh lưu niệm trong hai trận chiến của Bùi Lăng, trong lòng hơi hiểu được, hiện tại đã đạt tới ranh giới Hợp Đạo tiền kỳ đỉnh phong và Hợp Đạo trung kỳ, chỉ cần lại có chút thời gian, có thể đột phá Hợp Đạo trung kỷ!

Đến lúc đó, quyết chiến với Bùi Lăng, chắc có thể gia tăng một chút phần thắng...

Thế nhưng, hiện tại thời gian không còn kịp rồi!

Bùi Lăng đã tiến vào cảnh nội Tố Chân Thiên, mặc dù còn chưa đưa lên chiến thiếp, nhưng chắc chắn sẽ nhanh thôi.

Hiện tại nàng phải bắt đầu chuẩn bị ứng chiến!

"Thiết Thành Chủ sử dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ], còn thua trong tay Bùi Lăng."

Chương 2060: Bùi Lăng đã tới (2)

"Chỉ tăng cao tu vi, không đối phó được Bùi Lăng..."

"Không!"

"Chắc không đối phó được môn tiên thuật kia!"

"Dù vừa rồi ta đột phá thành công, tu vi đạt tới Hợp Đạo trung kỳ cũng sẽ thua!"

"Muốn thắng trận chiến này, trước hết phải phá giải môn tiên thuật kia!"

Nghĩ tới đây, Chưởng Giáo lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.

Trong nháy mắt nàng dậm chân, hoa phục trên kệ áo cách đó không xa chủ động bay tới, mặc cho nàng.

Lúc Chưởng Giáo bước ra cánh cửa lầu các bạch ngọc, đã váy chỉnh tề, trâm vòng từng đống, nhìn lại hoàn toàn ung dung hoa quý, uy nghi tự nhiên như trước đây.

Sau khi rời khỏi lầu các bạch ngọc, Chưởng Giáo bước về phía thác nước to lớn.

Sau một lát, nàng đi tới bên cạnh đầm sâu phía dưới thác nước.

Ngay sau đó, Chưởng Giáo chậm rãi đi vào trong đầm nước.

Đầm nước xanh biếc lơ lửng vô số cánh hoa ửng đỏ thẩm thấu vào váy Chưởng Giáo váy như cảm giác được cái gì, mặt đầm vốn bình tĩnh như gương bắt đầu im ắng sôi trào.

Trong giây lát sóng lớn lên không, một phát nuốt hết Chưởng Giáo.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, chẳng mấy chốc Chưởng Giáo xuất hiện trong một con sông băng nguy nga hùng tráng.

Sông băng óng ánh sáng long lanh, băng hoa bồng bềnh giữa không trung như mưa to.

Cái làn, quạt tròn, ống sáo, tiêu ngọc, tì bà, đàn không, thắt lưng gấm cài đầy linh đang... Từng kiện pháp bảo khí tức cường đại bị phong cấm trong sông băng, có thể thấy rõ ràng nó tản ra dao động linh hoạt kỳ ảo tỉnh khiết, như cây cỏ trên núi vừa được cơn mưa tẩy rửa, hương thơm tự nhiên.

Những pháp bảo này, mỗi một kiện đều lấp lánh linh quang, phẩm chất không tầm thường.

Nhưng ở nơi này lại rực rỡ muôn màu, không chút thu hút.

Ánh mắt Chưởng Giáo không dừng lại trên những pháp bảo này, nàng nhanh chóng đi đến phía trước, cứ đi tới, đột nhiên xuyên qua một đạo bình chướng vô hình, trong tầm mắt vẫn là sông băng lại càng hùng tráng hơn nguy nga, pháp bảo phong cấm cũng càng thêm linh cơ dồi dào, uy năng cường đại.

Cũng như vừa rồi, Chưởng Giáo chưa từng chú ý đến những pháp bảo này, nhanh chân đi về phía trước.

Sau khi xuyên qua đạo bình chướng vô hình thứ hai, nàng đã đứng ở một tòa sông băng cao vút trong mây.

Toà sông băng này nhô lên từ đất bằng, xuyên vân ma thiên, không thể đo lường chiều cao của nó, pháp bảo cất giữ bên trong còn cường đại huyền diệu hơn trước đó. Phía trên nó còn chìm nổi một vầng sáng.

vầng sáng kia ôn nhu ấm áp, lại hoàn toàn không thấy rõ tình hình cụ thể bên trong.

Chưởng Giáo bắt đầu leo lên sông băng.

Sau khi đi đến đỉnh sông băng, nàng trực tiếp bước vào trong vầng sáng.

Ánh sáng to lớn chầm chậm tản đi, trước mặt Chưởng Giáo xuất hiện hai cánh cửa.

Cửa ra vào bên trái thông hướng bí địa Tố Chân Thiên, pháp bảo trấn tông Tố Chân Thiên nghi lại nơi này; cửa ra vào phía bên phải...

Ánh mắt Chưởng Giáo yên tĩnh, trực tiếp đẩy cửa phía bên phải ra.

Phía sau cửa là một mảnh hỗn độn như hư vô.

Chưởng Giáo không do dự, bước một bước vào trong đó.

Trong nháy mắt nàng đi vào phía trên một mảnh lũ lụt mênh mông, nơi này ngoại trừ đại dương mênh mông bát ngát, là vòm trời trống rỗng cao xa, nước trời hòa làm một, mênh mông rộng lớn.

Giữa trời nước lơ lửng ba phù văn to lớn.

Màu sắc ba phù văn này sáng trong, đường vân phức tạp, lúc lơ lửng đột nhiên hóa thành ba đóa hoa cỏ cánh to lớn tinh khiết, tinh xảo xinh đẹp như điêu khắc từ mỹ ngọc không tỳ vết, khi hoa khi văn, biến ảo vô cực.

Bọn chúng dao động như không có chút lực lượng nào, chỉ yên tĩnh nở rộ trong hư không.

Chưỡng Giáo đi đến trước một phù văn xen lẫn từng tia từng sợi màu vàng, chờ nó huyễn hóa thành một đóa hoa cánh hai màu vàng trắng, lập tức đánh ra liên tiếp pháp quyết phức tạp.

Phù văn này lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhào vào mi tâm của nàng.

Cùng lúc đó, cánh hoa hai màu vàng trắng to lớn ầm vang nở rộ sau lưng Chưởng Giáo, lóe lên rồi biến mất, trên mi tâm của Chưởng Giáo có thêm một cái hoa văn lớn khoảng móng tay giống như đúc, cứ như tiêu điền.

Chưởng Giáo lập tức cảm thấy, mệnh cách của mình thiếu thốn hơn phân nửa!

Nàng nhìn hai phù văn còn lại, khẽ thở dài một cái.

Lấy tu vi hiện tại của nàng, cực hạn là gánh chịu một phù văn, nếu cưỡng ép gánh chịu cái thứ hai, không cần đợi đến lúc quyết chiến với Bùi Lăng, nàng đã sớm vẫn lạc!

Tay áo Chưởng Giáo nhẹ lay động, bấm pháp quyết, bóng dáng lập tức biến mất trong khoảng trời nước này.

Bóng dáng Chưởng Giáo lại xuất hiện đỉnh núi sông băng trong mây.

Nàng không do dự, lập tức đẩy cửa lớn bên trái ra...

Cùng lúc đó, một mảnh dã ngoại hoang vu ở Tố Chân Thiên, trong vòng vạn dặm, hoang tàn vắng vẻ.

Pháp chu to lớn lơ lửng giữa vòm trời, vạn quỷ dừng nói to làm ồn ào, yên tĩnh khắc trên thân thuyền.

Tầng cao nhất pháp chu, trong khoang.

Văn Nhân Linh Sắt vịn thành ghế, ngồi quỳ chân trên một chiếc ghế chế tác tinh xảo tinh tế, bên cạnh nàng hai bộ hóa thân cũng duy trì tư thế ngồi giống vậy.

Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên còn có Thẩm Âm Trần cũng không khác chút nào.

Bảy người đều dáng người uyển chuyển, mơ hồ bao bọc vây quanh Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng đang đứng sau lưng Văn Nhân Linh Sắt.

"Ma, ma đầu, buông Văn Nhân tiền bối ra!"

Chương 2061: Trọng Minh tông làm...

"Ta... Ta có thể thay thế Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão..."

"Ai làm nấy chịu, đừng liên lụy đến Văn Nhân tiền bối...

"Ngươi, ngươi muốn cái gì cũng được, chỉ cần buông tha Văn Nhân tiền bối..."

Nghe đám hậu bối đau khổ năn nỉ vì mình, hai gò má Văn Nhân Linh Sắt ửng hồng, tiếng nói hấp tấp: "Bản tọa có chơi có chịu, đã thua trong tay Bùi Lăng, sẽ mặc cho hắn xử trí!"

"Các ngươi đừng lo lắng!"

"Chờ sau khi sinh xong mười đứa, nhất định sẽ cứu các ngươi ra ngoài!"

Trong chốc lát, trong khoang quanh quẩn giọng nói kiểu diễm.

Vẻ mặt Bùi Lăng vô cùng phấn chấn, Văn Nhân tiền bối đồng ý tu luyện Nhân Gian Cực Lạc với hắn, nhưng chính ma có khác, nàng không muốn ở cùng lô đỉnh Thiên Sinh giáo.

Bởi vậy, hắn liền dùng pháp tắc "Chúng" phục khắc ra bốn người Lâm Hàm Yên, hiện tại dù là tướng mạo, khí tức, vẻ mặt, giọng điệu đều không khác bốn tên nữ tu chính đạo là bao.

Thế nhưng, năm tên nữ tu vẫn quá ít, vì vậy hắn lại để Văn Nhân tiền bối phân ra hai bộ hóa thân, đây cũng là tình cảnh trước mắt...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Văn Nhân tiền bối, lần này luận đạo mấy ngày, có thu hoạch gì không?"

Văn Nhân Linh Sắt mềm mại nói: "Tất nhiên... Có... Có..."

Thế là, trong khoang lại cảnh xuân vô hạn.

Hồi lâu sau, cửa phòng mở ra, Bùi Lăng mặc chỉnh tề, ánh mắt yên tĩnh đi ra từ bên trong.

Hoa Dục Nhiên chờ đợi bên ngoài đã lâu lập tức tiến lên, thướt tha uốn gối hành lễ: "Chủ nhân!"

Nàng vòng eo mềm mại, lúc khom người càng lộ rõ sóng dậy ầm ầm, tiếng nói kiểu mị: "Đã đến Tịch Cực Khư"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một phong chiến thư đã sớm viết xong, giao cho nàng nói: "Đưa phong chiến thiếp này đến Tố Chân Thiên, giao cho Chưởng Giáo Tố Chân Thiên."

"Cũng như lần trước, thời gian địa điểm trận chiến này đều do Chưởng Giáo Tố Chân Thiên quyết định."

Hoa Dục Nhiên dùng hai tay tiếp nhận chiến thư, hàm chứa tình cảm nói: "Vâng, chủ nhân!"

Thấy hắn không hề bị lay động, lúc này mới thất vọng cáo lui.

Lúc này, Văn Nhân Linh Sắt cũng đi ra từ trong khoang, nhuyễn giáp của nàng nửa mở, chiến váy chỉ đến giữa đùi, lộ ra làn da như sương như tuyết, càng có vẻ phong tình.

Bùi Lăng ôm Văn Nhân Linh Sắt, nói: "Tiếp theo ta sẽ khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, ngươi đưa bốn người Lâm Hàm Yên rời khỏi nơi đây trước đi."

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu, nói: "Hình như bây giờ bốn tên hậu bối kia đã sinh ra tâm ma, thật sự không thể tiếp tục ở lại chỗ ngươi."

Tâm ma?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, lập tức nhẹ gật đầu, xem ra tâm tính bốn tên đệ tử chính đạo kia thật sự hơi kém, nhưng bị nhốt trên pháp chu một tháng, lại sinh ra tâm ma.

Dù sao hắn cũng không làm gì...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cũng không chậm trễ, lập tức tiếng nói mờ mịt: "Quên!"

Trong nháy mắt, bốn người trong khoang nào đó trên pháp chu lập tức quên lãng đoạn ký ức vốn đã khắc cốt ghi tâm...

Sau khi xóa bỏ tất cả ký ức trong khoảng thời gian này của bốn người Lâm Hàm Yên, Bùi Lăng lấy ra lệnh bài cổ xưa thô kệch.

Đây là Thành Chủ lệnh Yến Tê thành, lúc ấy hệ thống đưa tặng Yến Tê thành cho hắn, vừa lên đã lừa được khối lệnh bài này từ trong tay Thiếu thành chủ Tân Nhai Tu.

Bùi Lăng giao nó cho Văn Nhân Linh Sắt, nói: "Đây là vật của Yến Tê thành, hiện tại vật về chủ cũ, kính xin Văn Nhân tiền bối đưa nó về Yến Tê thành."

Ánh mắt Văn Nhân Linh Sắt chạm đến lệnh bài, lập tức khẽ giật mình, hỏi: "Sao Thành Chủ lệnh tông ta lại trong tay ngươi?"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh nói: "Trọng Minh tông gây chuyện nhưng giữa chừng bị ta phát hiện, nên đã ngăn cản."

Thật ra câu nói này cũng không tính là nói dối.

Dù sao, hắn là người Trọng Minh tông, hơn nữa còn là Thánh Tử đương thời...

Sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt lập tức lạnh lẽo, Trọng Minh tông!

Ma môn đúng là ma môn!

Vừa có cơ hội, đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mưu đồ làm loạn!

Cũng may Bùi Lăng ở ma môn lại tâm hướng ánh sáng, kịp thời ngăn cản việc này, nếu không Thành Chủ lệnh là biểu tượng chủ một tông bị trộm, trong tình huống Thành Chủ Yến Tê thành vừa chiến bại, nhất định mất hết thể diện, sĩ khí tổn hao!

Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng thu hồi Thành Chủ lệnh, nói:

"Đa tạ"

"Vật này mất đi sẽ ảnh hưởng cực lớn đến Yến Tê thành, ta nhất định phải nhanh chóng đưa nó về Yến Tê thành."

Bùi Lăng gật đầu: "Ta biết."

Văn Nhân Linh Sắt duỗi bàn tay trắng thuần ra, nắm vào trong hư không một cái, lập tức bốn người Lâm Hàm Yên cách không xuất hiện ở trước mặt nàng.

Hiện tại bốn người này nhắm nghiền hai mắt, khí tức bình ổn, lại đều đang ngủ say.

Văn Nhân Linh Sắt lấy ra một cái tú lâu tinh xảo lớn chừng bàn tay, tâm niệm vừa động lập tức chuyển bốn người vào, nàng khẽ gật đầu với Bùi Lăng, sau đó vừa sải bước ra, cũng tiến vào tú lâu.

Ngay sau đó, tú lâu bắn ra, nhanh chóng bay trốn ra bên ngoài pháp chu, trong nháy mắt biến mất ở chân trời.

Sau khi phi độn một khoảng cách, Văn Nhân Linh Sắt hơi suy nghĩ một chút nhưng không lập tức trở về Yến Tê thành, mà đi đến phương hướng Tố Chân Thiên.

Trong bốn tên hậu bối, Triệu Quyên Quyên là đệ tử Tố Chân Thiên.

Chương 2062: Mạnh Hồng Huyến

Nơi đây lại là địa giới Tố Chân Thiên, nàng dự định đưa Triệu Quyên Quyên về Tố Chân Thiên trước, điều này cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, sau đó lại về Yến Tê thành cũng không muộn.

Tú lâu phá không, nhanh như thiểm điện.

Ngay lúc này, trong hư không phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thải y váy hoa, trong thanh tao lịch sự mang theo âm u.

Phát hiện khí tức người tới cực kỳ cường đại, Văn Nhân Linh Sắt lập tức điều khiển tú lâu dừng lại, ngay sau đó bóng dáng kia đã xuất hiện ở trước tú lâu, nàng thải y nhẹ nhàng, uyển chuyển nhã lệ, đạp không mà đứng như thiên nữ giữa trời.

Thần niệm của Văn Nhân Linh Sắt vượt ra ngoài tú lâu, nhanh chóng đánh giá đối phương một chút, khuôn mặt người này xuất chúng, tu vi cũng là Hợp Đạo, gương mặt cực kỳ lạ lẫm, dường như trong khí cơ hơi âm u, thế nhưng phần âm u này như thương thế khỏi hẳn, đang không ngừng tiêu tán đi, ngược lại vết tích công pháp Tố Chân Thiên rất rõ ràng.

Hơn nữa, lấy thị lực của nàng, trong chốc lát lại không phân biệt ra đối phương là Hợp Đạo trung kỳ hay Hợp Đạo hậu kỳ...

Đây cũng là một vị Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên nào đó bế quan nhiều năm!

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt lập tức đứng dậy, thoát ra khỏi tú lâu, cũng đạp không mà đứng, tiếng nói hòa hoãn: "Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt, xin hỏi đạo hữu là?"

Hợp Đạo Tố Chân Thiên kia khẽ gật đầu, bình thản nói: "Mạnh Hồng Huyến, Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên."

"Không biết Văn Nhân đạo hữu đến tệ tông, là muốn làm gì?"

Nghe thấy đối phương đúng là Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên, Văn Nhân Linh Sắt lập tức nói: "Chỗ ta có một tên đệ tử quý tông, trước đây từng rơi vào tay ma môn, hiện tại đang muốn đưa nàng về Tố Chân Thiên"

"Nếu đạo hữu là Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên, vậy giao cho đạo hữu chăm sóc cũng giống như vậy."

Nói xong, Văn Nhân Linh Sắt ra tay, cách không đưa Triệu Quyên Quyên ra khỏi tú lâu, lấy một luồng pháp lực nhu hòa nâng đỡ, đưa đến trước mặt Mạnh Hồng Huyến.

Mạnh Hồng Huyến dùng thần niệm đảo qua từng tấc trên người Triệu Quyên Quyên, cẩn thận kiểm tra trạng thái vãn bối này một chút, thấy nàng không có gì đáng ngại, khẽ gật đầu, hành lễ nói với Văn Nhân Linh Sắt: "Đa tạ đạo hữu giúp đỡ!"

"Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng, lần sau đạo hữu đến đây, mời đến Tố Chân Thiên, để tệ tông trò chuyện tận tình chủ nhà."

Văn Nhân Linh Sắt lắc đầu nói: "Đạo hữu khách sáo, xưa nay chúng ta đồng khí liên chi, việc nhỏ mà thôi."

"Đạo hữu còn có việc, ta không làm phiền nữa, cáo từ!"

Thế là, sau khi hai người nói chuyện ngắn gọn, Mạnh Hồng Huyến mang theo Triệu Quyên Quyên phi độn về phía trước.

Văn Nhân Linh Sắt thì trở về tú lâu, thay đổi phương hướng, thay đổi tuyến đường đến Yến Tê thành.

Pháp chu.

Khoang ở tầng cao nhất.

Bùi Lăng vừa trở lại trong phòng, ống tay áo nhẹ vung lên, vốn hương dây trong lư hương đã bị dập tắt, trong chớp mắt đã đổi một lò linh hương mùi lạnh thấu xương đắng chát, nhanh chóng xua tan khí tức trong phòng.

Cùng lúc đó, toàn bộ đồ vật trong khoang tự động dọn dẹp, trong khoảnh khắc sạch sẽ như mới.

Hắn ngồi xếp bằng trên vân sàng, còn chưa hành động gì, lập tức cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc đã nhanh chóng tới gần pháp chu.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, ngay sau đó có một giọng nói trong lạnh lẽo mang theo ngọt mềm, truyền khắp toàn bộ pháp chu: "Tố Chân Thiên Mạnh Hồng Huyến, đặc biệt tới đón Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng!"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn cứu tất cả ba người ở trong cánh cửa thứ ba tạo hóa chi địa U Tố mộ.

Một người là Chẩm Thạch Tô thị Trọng Minh tông Tô Tích Nhu, một người là Hàn Ảm Kiếm tông Hoàn Uẩn Chân, người thứ ba là vị Hợp Đạo Tố Chân Thiên Mạnh Hồng Huyến này.

Mấy ngày trước, hắn và Tư Hồng Khuynh Yến liên hệ, biết Tô Tích Nhu đã trở lại Chẩm Thạch Tô thị.

Hiện tại, hiển nhiên Mạnh Hồng Huyến này cũng đã trở về Tố Chân Thiên.

Chỉ là hắn vừa đưa chiến thư cho Tố Chân Thiên, lúc này Mạnh Hồng Huyến đến tìm hắn, không biết cần làm chuyện gì...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức bình thản nói: "Mời tiền bối vào."

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, mở ra đại trận phòng hộ trên pháp chu.

Ngay sau đó, hai đạo khí tức trong trẻo sáng rỡ, trong nháy mắt trốn vào trong pháp chu.

Mạnh Hồng Huyến thải y hoa váy, cánh tay cầm nhánh hoa, hàng mày xinh đẹp, dung nhan đẹp đẽ như mặt trời mùa xuân chiếu xuống rừng hoa; cung kính đứng tụt lại một bước là một nữ tu dáng vẻ ngọt ngào tuổi tác còn nhỏ, búi Bách Hợp Kế, trâm cài tóc cắm nghiêng, váy cẩm tú, khí chất mang theo chút ngây thơ không rành thế sự, có một cảm giác tỉnh khiết vô tội dụ hoặc, chính là Triệu Quyên Quyên vừa rời khỏi pháp chu không lâu.

Lúc này, Triệu Quyên Quyên đã tỉnh, nhắm mắt theo đuôi bên cạnh Mạnh Hồng Huyến, nàng không nhớ rõ cái gì, không có chút ấn tượng nào với chiếc pháp chu trước mắt, chỉ biết vị tiền bối bản tông xa lạ trước mắt đã cứu mình.

Hiện tại đối phương dẫn theo nàng, nghe nói là muốn tới gặp ma đầu Bùi Lăng kia một lần.

Lúc này, mấy nữ tu Thiên Sinh giáo quần áo hở hang, da tuyết nửa lộ thướt tha đi đến boong tàu, oanh thanh yến ngữ nói: "Chủ nhân mời hai vị vào gặp mặt."

Chương 2063: Mạnh Hồng Huyến (2)

Mạnh Hồng Huyến khẽ gật đầu, bình thản nói: "Dẫn đường"

Nữ tu Thiên Sinh giáo mị nhãn như tơ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua nàng, tiếp theo nhìn Triệu Quyên Quyên, trên mặt lộ ra vẻ ý tứ sâu xa.

Triệu Quyên Quyên không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm, chưa mở miệng hỏi thăm đã thấy đối phương dời mắt đi chỗ khác, lắc mông đi phía trước dẫn đường: "Mời khách quý đi bên này!"

Chẳng mấy chốc, hai người được đưa tới khoang tầng cao nhất, nữ tu Thiên Sinh giáo đầy tình cảm nhìn qua Bùi Lăng, thấy hắn thờ ơ, lúc này mới tiếc nuối cáo lui.

Bùi Lăng ngồi trên chủ vị nhìn Triệu Quyên Quyên vừa bị Văn Nhân Linh Sắt đưa đi, lại đi theo sau lưng Mạnh Hồng Huyến, lập tức biết Văn Nhân Linh Sắt mới rời khỏi pháp chu một lát đã gặp Mạnh Hồng Huyến!

Chỉ có điều, hiện tại Triệu Quyên Quyên không có bất cứ trí nhớ gì trên pháp chu, lại không phát hiện điều gì...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, ôm quyền nói: "Mạnh tiền bối!"

Mạnh Hồng Huyến khẽ gật đầu, chợt gọn gàng dứt khoát nói:

"Hôm nay ta tới đây là muốn luận bàn với ngươi một hai."

Bùi Lăng nghe vậy, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào.

Lần trước Văn Nhân Linh Sắt tới, cũng đưa ra yêu cầu giống vậy.

Khác biệt duy nhất là lần trước hắn khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, lần này khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên...

Thế là, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Không có vấn đề."

"Trong vòng vạn dặm Tịch Cực Khư này đều hoang tàn vắng vẻ, trống trải hoang vu, không cần lo lắng tổn thương người vô tội."

Mạnh Hồng Huyến gật đầu nói: "Được."

Chợt phân phó Triệu Quyên Quyên: "Ngươi tạm thời ở lại nơi đây, chờ bản tọa trở về."

Triệu Quyên Quyên vội nói: "Vâng!"

Ngay sau đó, bóng dáng Mạnh Hồng Huyến và Bùi Lăng đồng thời biến mất.

Phía trên pháp chu, khoảng không trời cao, một bóng người huyền bào vác đao cùng một bóng hình xinh đẹp thải y xắn nhánh, đồng thời xuất hiện, đạp không mà đứng, giằng co xa xa.

Ngay sau đó, pháp chu dựa theo phân phó của Bùi Lăng, dần lùi đến nơi xa.

Chờ sau khi pháp chu bay ra khoảng cách nhất định, Mạnh Hồng Huyến đột nhiên hỏi: "Bùi Lăng, có phải ngươi nhất định phải khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên ta, không thể nhượng bộ hay không?"

Bùi Lăng nói: "Không sai."

Mạnh Hồng Huyến khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Ö U Tố mộ, ta nợ ngươi một mạng."

"Vốn lần này không nên đến đây ngăn cản ngươi."

"Nhưng ta là Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên, được tông môn bồi dưỡng, nhất định phải suy nghĩ cho tông môn"

"Hôm nay, ngươi và ta nhất định phải có một trận chiến!"

"Trận chiến này dù thắng hay thua, ta đều sẽ trả lại ngươi một mạng."

"Nhưng nếu ta thắng... Hy vọng ngươi có thể rút lui"

Nghe vậy, Bùi Lăng lắc đầu nói: "vãn bối không cần tính mệnh tiền bối, hơn nữa một trận chiến này, tiền bối không có bất kỳ phần thắng gì"

"Dù tiền bối có loại thủ đoạn giống với [Thất Sát Di Tai Kỳ] của Thiết thành chủ, cũng giống vậy."

"Hiện tại vãn bối càng mạnh hơn lúc chiến đấu với Thiết thành chủ!"

Sắc mặt Mạnh Hồng Huyến hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, sau đó hỏi: "Vậy ngươi muốn cái gì?"

Bùi Lăng nói: "Hiện tại vãn bối cũng không thiếu cái gì, tiền bối cứ việc ra tay."

Mạnh Hồng Huyến nhăn hàng lông mày kẻ đen, nghiêm túc suy nghĩ một lượt, nhanh chóng nhân tiện nói: "Ta đã nợ ngươi một lần, không thể nợ càng nhiều hơn."

"Lúc ở U Tố mộ, ngươi từng dùng một môn thủ đoạn với ta và Hàn Ảm Kiếm tông Hoàn Uẩn Chân..."

"Mặc dù hiện tại ta chưa trốn thoát thủ đoạn trên người, nhưng sau khi tái tạo nhục thân, tu vi ta đã rất gần đỉnh phong"

"Hiện tại lấy pháp tắc ngăn được, sẽ không bị môn thủ đoạn kia ảnh hưởng."

"Tiếp theo, nếu ngươi thắng, vậy sẽ theo ý ngươi."

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, lúc ấy thủ đoạn mà hắn dùng với Mạnh Hồng Huyến là lấy phục khắc thể Tô Tích Nhu hiến tế, thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] với nàng.

Mà khi đó Tô Tích Nhu đã bị hệ thống luyện chế thành lô đỉnh của hắn.

Hiện tại Mạnh Hồng Huyến đồng ý theo ý hắn, chẳng lẽ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vội ho một tiếng, ánh mắt sáng rực đánh giá Mạnh Hồng Huyến.

Đã thấy vị Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên trước mắt, khuôn mặt như thiếu nữ mười sáu, mặt mày xinh đẹp, màu da như ngọc, mái tóc đen đầy đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, búi Kinh Hộc Kế, cắm trâm hoa khẩm tán hoa, xuyết châu nhao nhao, nghiêng đỏ uyển chuyển, lông mi dài vụt sáng, mắt sáng như thu thuỷ ngưng tụ, ngàn vạn sóng ánh sáng lăn tăn.

Dáng về của nàng uyển chuyển yểu điệu, váy lụa màu bồng bềnh, đẹp mà không tầm thường, mị mà không yêu, giữa nhánh hoa nhẹ bay, khí chất tiểu thư khuê các và thiên nữ Tiên gia xen lẫn, đoan trang cẩn thận, tiên tư dật mạo.

Bùi Lăng lập tức nghiêm trang nói: "Xin Mạnh tiền bối yên tâm!"

"Lúc trước vãn bối cũng không có ác ý, chỉ là tình thế ép buộc nên bất đắc dĩ"

"Hơn nữa, Mạnh tiền bối là Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên cao quý, thân phận địa vị cao quý, tu vi cũng là Hợp Đạo, nếu muốn trở thành lô đỉnh của vãn bối thật... Điều này khiến vãn bối thật sự quá xấu hổ!"

Nói xong, vẻ mặt Bùi Lăng đầy khó xử.

Trở thành lô đỉnh của Bùi Lăng?

Vẻ mặt Mạnh Hồng Huyến khẽ giật mình, ý của nàng là có thể tiếp tục làm việc cho Bùi Lăng, cũng không nói muốn trở thành lô đỉnh của đối phương!

Chương 2064: vãn bối cũng không có ác ý

Sắc mặt vị này Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên lập tức hơi khó coi, nhưng do dự một chút lại không phản bác.

Dù sao, nàng vốn nợ hậu bối này một mạng...

Im lặng một lát ngắn ngủi, Mạnh Hồng Huyến nói: "Ta chưa chắc sẽ thua."

"Nếu ngươi thua, mời lập tức rời khỏi Tố Chân Thiên, đừng lại đến khiêu chiến tông môn chính đạo."

Bùi Lăng vừa cười vừa nói: "Tiền bối, mời!"

Mạnh Hồng Huyến lập tức ra tay, lúc này vỗ một chưởng về phía Bùi Lãng.

Bầu trời vốn bình tĩnh lập tức phong vân biến sắc, linh cơ hùng hậu mãnh liệt trào tới từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hội tụ thành một bàn tay ráng hồng to lớn, mang lực lượng vạn quân, vô tận lạnh thấu xương, mênh mông đánh xuống.

Trời cao vạn dặm khí cơ cuồn cuộn, cơn gió lạnh chấn động như đao.

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, Hợp Đạo hậu kỳ!

Sau khi tái tạo nhục thân, tu vi Mạnh Hồng Huyến lại cao như thế? !

Nghĩ tới đây, hắn không do dự chút nào, bóng tối như thực chất, như mực nước nhỏ vào nước trong, khoảnh khắc tản ra, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Hồi lâu sau, [Minh Thiên Chi Vụ 1 bắt đầu sụp đổ không ngừng.

Tiếng nói nhỏ ồn ào dần tiêu tán, thiên địa hồi phục trong sáng.

Bóng dáng Bùi Lăng dần lộ ra, hắn đứng trên bầu trời, lông tóc quanh người không tổn hao gì, vạt áo tóc mai không hề loạn chút nào.

Trên mặt đất nghiêng phía dưới hắn, Mạnh Hồng Huyến nửa quỳ phía trên bùn cát, khí tức hỗn loạn, búi tóc cao xoã tung, chẳng biết một cây hoa trâm đi đâu, toàn thân trên dưới chồng chất vết thương, váy dài tổn hại, vết máu chậm rãi chảy ra.

Mạnh Hồng Huyến đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Bùi Lăng trên không.

Nàng rất suy yếu hỏi: "Mộng cảnh chiếu rọi hiện thế... Đây là tiên mộng chỉ thuật trong Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Nói xong, Mạnh Hồng Huyến lập tức ho kịch liệt, cúi đầu phun ra một ngụm tụ huyết đen nhánh lớn.

Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt từ trên cao xuất hiện ở mặt đất, nhanh chóng đi đến trước mặt nàng.

Hắn tâm niệm vừa động, phá giải rất nhiều nguyền rủa trong cơ thể Mạnh Hồng Huyến, đồng thời trả lời: "Thuật này tên là [Minh Thiên Đại Mộng], đúng là đến từ Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Nhưng còn có chênh lệch không nhỏ với tiên mộng chân chính"

"Dù sao, vãn bối cũng không phải tiên nhân..."

[Minh Thiên Đại Mộng 1...

Mạnh Hồng Huyến khẽ gật đầu, sau đó lại yếu ớt nói: "Bởi vì tiên thuật này, hiện tại năm tông ta cũng nghi ngờ ngươi là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Tốt nhất ngươi hãy tìm cơ hội làm sáng tỏ một chút"

"Nếu không có thể tiếp theo sẽ có rắc rối rất lớn"

Năm tông chính đạo nghi ngờ hắn là đọa iên?

Bùi Lăng khẽ giật mình, suy nghĩ, lập tức nói: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở."

Mạnh Hồng Huyến lại ho khan tan nát cõi lòng, vừa rồi ở trong mộng cảnh, dù Bùi Lăng đã nương tay nhưng nàng vẫn tổn thương rất nặng.

Hiện tại chỉ nói hai câu, tình trạng của nàng đã càng ngày càng tôi tệ...

Thế là, Mạnh Hồng Huyến lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục thương thế trong cơ thể.

Bùi Lăng đứng yên ở bên cạnh hộ pháp.

Một đoạn thời gian rất dài sau đó, cuối cùng khí tức của Mạnh Hồng Huyến dần bình ổn, nàng thổ ra một hơi, buồn bã nói:

"Ngươi thắng!"

Bùi Lăng vừa cười vừa nói: "Mạnh tiền bối đường xa mà đến, không bằng đến pháp chu của vãn bối ngồi trước?"

Mạnh Hồng Huyến bình tĩnh nói: "Được..."

Trên pháp chu.

Khoang trên tầng cao nhất.

Triệu Quyên Quyên đứng một mình trong phòng, nhìn qua tất cả mọi thứ xa lạ trước mặt, xuôi tay đứng nghiêm, yên tĩnh chờ đợi tiền bối trở về.

Hiện tại nàng không nhớ rõ chuyện xảy ra trước đó, chỉ lờ mờ biết hình như mình đã rơi vào tay ma tu Vô Thủy sơn trang.

Sau khi tỉnh lại, đã được vị Thái Thượng trưởng lão trong môn vừa rồi cứu.

Mặc dù nói khuôn mặt vị Mạnh Thái Thượng trưởng lão kia rất xa lạ, nhưng khí tức công pháp dòng chính Tố Chân Thiên lại không làm giả được.

Lấy tu vi cao thâm của Mạnh Thái Thượng trưởng lão, lần này ra tay với Bùi Lăng, nhất định dễ như trở bàn tay...

Lúc này, trong lòng Triệu Quyên Quyên đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ kỳ quái khác.

Ma đầu Bùi Lăng kia quỷ kế đa đoan, tuy Mạnh Thái Thượng trưởng lão có thực lực cao, nhưng cũng có khả năng trúng kế thất bại, rơi vào trong tay ma đầu kia.

Một đệ tử như nàng không thể phản kháng ma đầu kia.

Sau đó, nàng và Mạnh Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ có thể bị ma đầu kia tùy ý ức hiếp...

Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Quyên Quyên bắt đầu tim đập nhanh hơn, sắc mặt nóng lên, hô hấp cũng trở nên hơi gấp rút, dần sa vào ý niệm ảo tưởng thứ hai.

Trong chốc lát tạp niệm mọc thành bụi, miên man bất định, ngay cả chân cũng hơi nhũn ra...

Một hồi lâu sau, Triệu Quyên Quyên đột nhiên lấy lại tinh thần, xảy ra chuyện gì? ?

Tại sao mình lại nghĩ những thứ này? ??

Triệu Quyên Quyên lập tức tập trung ý chí, không suy nghĩ những việc này nữa nhưng không biết vì sao, trong đầu có một suy nghĩ khác như không bị mình khống chế, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút suy nghĩ khiến nàng mặt đỏ tới mang tai.

Dù vận chuyển [Thanh Tâm quyết] của Tố Chân Thiên cũng không làm nên chuyện gì.

"Kỳ quái! Đây là có chuyện gì?"

"Phải chuyển sự chú ý!"

Chương 2065: Sao Mạnh Thái Thượng trưởng lão lại đổi váy áo?

Nghĩ tới đây, Triệu Quyên Quyên lập tức mở túi trữ vật của mình ra, vốn định tìm kiếm công pháp có thể chuyển sự chú ý từ bên trong, đã thấy trong đó có thêm một cái ngọc giản xa lạ mà nàng không có chút ấn tượng nào...

Nàng không nhớ mình có một khối ngọc giản như thế, không biết có phải Mạnh Thái Thượng trưởng lão đặt vào túi trữ vật của nàng hay không?

Thế là, Triệu Quyên Quyên lấy ra chiếc ngọc giản này, áp lên mi tâm, lập tức xem xét.

Sau khi xem xét, nàng không dừng được...

Pháp chu.

Tầng hai, một gian khoang gần phần đuôi.

Nơi này vốn là một gian khách phòng, bày biện tinh xảo hoa mỹ, Ích Trần trận pháp chầm chậm vận chuyển, cho dù nhiều năm không có người ở lại cũng duy trì trong phòng sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Bóng dáng Bùi Lăng và Mạnh Hồng Huyến đột nhiên xuất hiện.

"Tiền bối, trên pháp chu này có rất nhiều khoang, vãn bối muốn đưa tiền bối đi thăm thú từng nơi." Nhìn quanh một vòng, Bùi Lăng khẽ cười nói: "Bắt đầu từ căn phòng này đi."

Hắn vừa nói vừa đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Mạnh Hồng Huyến.

Mạnh Hồng Huyến không giãy giụa, cũng không lên tiếng, ánh mắt lập tức rơi vào vân sàng chính giữa khoang.

Vân sàng kia càng rộng lớn hơn vân sàng bình thường dùng để ngồi xếp bằng tu luyện, có thể chứa mấy người cùng nằm xuống, đầu giường điêu khắc hoa văn yêu quỷ chơi đùa, phía trên treo một cái màn màu hồng nhạt mềm như sương mù, trong lúc khẽ động như mây trôi nghiêng lam, lúc này bị một đôi ngọc câu vén lên hai bên, lộ ra ngọc chẩm và đệm chăn ở bên trong.

Trên đệm chăn tản ra hương thơm ngọt nhàn nhạt, như trăm hoa chớm nở ngày xuân, thấm vào ruột gan người ta.

Thấy Mạnh Hồng Huyến không hề phản kháng, Bùi Lăng tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay lớn bắt đầu tùy ý đi khắp trên người đối phương.

Sắc mặt Mạnh Hồng Huyến hơi nóng lên nhưng vẫn mặc cho Bùi Lăng làm gì thì làm.

Bùi Lăng sờ soạng đã nghiện, lại nhanh chóng nói: "vãn bối biết một môn thuật pháp rất lợi hại tên là [Nhân Gian Cực Lạc], muốn mời Mạnh tiền bối chỉ giáo một hai."

Hai gò má Mạnh Hồng Huyến lập tức xuất hiện hai ráng mây đỏ hồng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng sau khi do dự một chút lập tức nói: "Được."

Bùi Lăng lập tức cực kỳ vui mừng, tâm niệm vừa động, trong khoang lập tức hiện ra từng bóng dáng, chính là phục khắc thể của mấy nữ tu Thiên Sinh giáo Hoa Dục Nhiên, Hoa Quế Dung, dáng về uyển chuyển, sinh động như thật, không hề khác bản tôn.

Những phục khắc thể này tay nâng đàn tiêu, váy xuân nhẹ mềm, mị nhãn như tơ, sau khi xuất hiện bầu không khí trong khoang lập tức thay đổi.

Bọn họ nhanh chóng đốt một cây hương dây, đồng thời có người gầy hồ cầm, có người thổi tiêu, có người đàn tranh, có người nhanh nhẹn nhảy múa...

Trong tiếng nhạc đinh đỉnh, khoảnh khắc biến hóa, con người cũng lặng yên thay đổi...

Trong khoang tầng cao nhất.

Trong phòng yên tĩnh, Triệu Quyên Quyên đứng một mình trên khoảng đất trống trước chủ vị, còn đang xem ngọc giản, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, sắc mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Nội dung ghi lại trong ngọc giản đều là nữ tu đẳng cấp cao Lưu Lam hoàng triều bị ma đầu Bùi Lăng kia tùy ý đối xử, nhưng lúc này chẳng những nàng không hề tức giận, ngược lại mở ra một cánh cửa thế giới mới...

Không biết qua bao lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Triệu Quyên Quyên: "Tốt, chúng ta trở về."

Triệu Quyên Quyên đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy Mạnh Thái Thượng trưởng lão trở về, lúc này Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng lại không thấy tăm hơi.

Là Mạnh Thái Thượng trưởng lão thắng?

Triệu Quyên Quyên lập tức vui mừng, nhưng không biết vì sao trong lòng lại hơi mất mát...

Nàng vội vàng cất ngọc giản, hành lễ nói: "Phải! Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão đánh bại ma đầu Bùi Lăng kia...

Nói xong, Triệu Quyên Quyên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hình như Mạnh Thái Thượng trưởng đã thay một bộ váy áo?

Hơn nữa, trên người mang theo hương thơm thanh khiết hơi nước thấm ướt, dường như nửa đường từng tắm rửa?

Lúc này, Mạnh Hồng Huyến từ chối cho ý kiến, nói: "Đi cùng bản tọa:

Triệu Quyên Quyên lập tức thu hồi nghi ngờ, cúi đầu nói: "Vâng!"

Mạnh Hồng Huyến vung làn váy dài một cái, đã mang theo Triệu Quyên Quyên hóa thành một đạo lưu quang, thoát ra khỏi pháp chu.

Tố Chân Thiên.

Ráng mây rực rỡ.

Bên bờ dòng suối nhỏ quanh co uốn lượn, trong bạch ngọc lầu các.

Chưỡng Giáo ngồi xếp bằng trên vân sàng, thỉnh thoảng phù văn trên mi tâm hiện lên một vòng ánh sáng loá mắt.

Nàng vận chuyển pháp lực như thuỷ triều lên xuống, một luồng lực lượng huyền diệu lặng yên sinh sôi từ trong pháp lực, lưu chuyển toàn bộ đạo thể.

Lông mi dài buông xuống, càng làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết, cả người như tạo hình từ mỹ ngọc không tì vết, có một loại cảm giác mờ mịt rời xa hồng trần.

Bên cạnh người lơ lửng một khung đàn không như điêu khắc từ băng tinh mà thành, chính là pháp bảo trấn tông Tố Chân Thiên.

Lúc này, cấm chế bên ngoài bạch ngọc lầu các bị nhẹ nhàng chạm đến.

Chợt, thiếu nữ váy lam trước đó sải bước nhẹ nhàng, im ắng đi đến, hai tay dâng lên một phong chiến thư, hành lễ nói: "Chưởng Giáo, Bùi Lăng sai người đưa chiến thiếp tới."

Chưởng Giáo lập tức mở hai mắt ra, màu sắc rực rỡ lưu chuyển trong mắt như ngôi sao đêm hè tan mất, ánh sáng vạn trượng.

Chương 2066: Trận chiến thứ ba

Nàng nhẹ giơ bàn tay trắng nón lên lên, chiến thư lập tức cách không rơi vào lòng bàn tay nàng.

Chưởng Giáo mở chiến thiếp ra, liếc mắt qua, nhanh chóng nói:

"Thời gian định vào ba ngày sau."

"Về phần địa điểm, lúc này Bùi Lăng đang ở Tịch Cực Khư, vậy quyết định ở Tịch Cực Khư"

"Chỗ kia hoang vắng không người, không cần lo lắng tổn thương người vô tội."

Thiếu nữ váy lam khom người nói: "Vâng!"

Thấy Chưởng Giáo không có phân phó gì khác liền hành lễ cáo lui, tiến đến truyền lời.

Trong bạch ngọc lầu các chỉ còn lại một mình Chưởng Giáo.

Nàng thu hồi chiến thiếp, lúc này lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền tới một giọng nói ôn nhã nhu hòa: "Chưởng Giáo, có gì phân phó?"

Chưởng Giáo bình tĩnh nói: "Ba ngày sau, bản tọa sẽ có một trận chiến với Bùi Lăng ở Tịch Cực Khư"

"Mời Cửu Nghi sơn, Hàn Ảm Kiếm tông, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành đến xem."

Giọng nói trong Truyền Âm Phù lập tức đáp: "Vâng!"

Truyền âm kết thúc, Chưởng Giáo thu hồi Truyền Âm Phù, trong đôi mắt đẹp là vẻ kiên quyết: Một trận chiến này, nàng nhất định phải thắng!

Nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn dự tính xấu nhất.

Nếu nàng thua, cũng phải để Cửu Nghi sơn và Hàn Ảm Kiếm Tông hiểu rõ càng nhiều nội tình của Bùi Lăng từ trận chiến của nàng...

Nghĩ tới đây, Chưởng Giáo lại lấy ra một tấm Truyền Âm Phù khác, sau khi thôi động lập tức phân phó: "Minh Họa, ngươi tới đây một chút.

Trong phù triện có một giọng nói lập tức đáp: "Vâng, sư tôn!"

Sau một lát, Yến Minh Họa vội vàng bước vào bạch ngọc lầu các.

Yến Minh Họa áo xanh váy vàng, tóc dài rối tung, quanh thân còn quanh quẩn một chút hơi nước, hiển nhiên là vừa tắm rửa, không kịp trang điểm đã đến đây đợi mệnh.

Nàng đi vào lâu các, đến chỗ cách vân sàng không xa khom mình hành lễ: "Sư tôn!"

Chưởng Giáo khẽ gật đầu, chợt lấy ra một đám nhánh hoa như vừa hái ở đầu cành, nhánh hoa này nửa mở nửa khép, trông yêu kiều tươi đẹp như khí tức ba tháng mùa xuân đều ngưng tụ trên đó, lộ ra cảm giác tươi tắn khó mà miêu tả.

Cánh hoa ửng đỏ và phía dưới thác nước, không khác gì gốc hoa thụ bên cạnh đầm sâu.

Chỉ có điều, trên đám nhánh hoa này còn có màu vàng không nhìn kỹ khó mà phân biệt ra, từng tia từng sợi khảm nạm trong đó, theo nguồn sáng biến ảo chiết xạ lấm ta lấm tấm, trông càng thêm lộng lẫy ung dung.

Chưởng Giáo ra hiệu Yến Minh Họa tiến lên, bình tĩnh nói: "Ba ngày sau, vi sư muốn đại chiến với Bùi Lăng"

"Nếu vi sư thắng, tất nhiên không thể tốt hơn."

"Nếu thất bại, ngươi cầm Thận Huy Mộc này, đăng lâm vị trí Chưởng Giáo."

"Tu vi của ngươi đã có Hóa Thần trung kỳ, mặc dù khoảng cách Phản Hư còn có giai đoạn, nhưng lấy nội tình và thiên phú của ngươi, chắc hẳn không cần thời gian quá dài."

"Kỳ Thái Thượng trưởng lão và Mạnh Thái Thượng trưởng lão đều sẽ ủng hộ ngươi."

Yến Minh Họa nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu ý sư tôn, vội vàng nói: "Sư tôn đừng như thế! Mặc dù Bùi Lăng là Thánh Tử Trọng Minh tông, nhưng làm người tốt bụng nhân hậu, tuyệt đối không hạ sát thủ, sư tôn sẽ không có việc gì "

Còn chưa nói hết câu, Chưởng Giáo đã khẽ lắc đầu, trực tiếp ngắt lời: "Nhớ kỹ!"

"Sau khi trở thành Chưởng Giáo, mọi việc đều lấy Tố Chân Thiên làm trọng, tuyệt đối không thể hành động cảm tính!"

"Đừng làm mất cơ nghiệp thanh danh vạn thế của Tố Chân Thiên ta.

Nói xong, Chưởng Giáo tâm niệm vừa động, một luồng lực đạo nhu hòa nâng Thận Huy Mộc lên, đưa vào trong tay Yến Minh Họa, sau đó vung tay lên, không gian thời gian biến ảo, Yến Minh Họa đã bị đưa ra khỏi bạch ngọc lầu các, Chưởng Giáo chuẩn bị xong tất cả chậm rãi khép hai mắt lại.

Thật ra vừa rồi Yến Minh Họa cũng không nói sai, trong trận quyết chiến của Bùi Lăng và Hoàng đế Chung Quỳ thị thế hệ này, thật sự không hạ sát thủ.

Nhưng đó là Hoàng đế Chung Quỳ thị không có chút chuẩn bị nào!

Một trận chiến tiếp theo sẽ giống với Thiết Thành Chủ...

Dù trận chiến này là thắng hay bại, nàng... Đều vẫn lạc!

Một ngày sau.

Tịch Cực Khư.

Vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, bầu trời nhạt nhẽo, trong vài tòa mây núi mờ mịt, một cỗ pháp chu to lớn nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Nơi xa khói lam cuồn cuộn, chim thú đột nhiên không có tung tích, một đạo độn quang vạch phá bầu trời, từ xa mà đến gần, nhanh chóng tới gần pháp chu.

Người đến vừa đến gần pháp chu, vạn quỷ đi khắp, đại trận phòng hộ lập tức mở ra, nàng như một sợi khói nhẹ trốn vào pháp chu, sau khi rơi xuống đất đã lộ ra thân hình, hành động quyến rũ đáng yêu, lúc nhìn quanh ánh mắt rực rỡ, chính là Hoa Dục Nhiên đến Tố Chân Thiên đưa chiến thư.

Hoa Dục Nhiên nhanh chóng thi triển Thủy Kính thuật, nhìn vào gương sửa sang lại dung nhan một phen, cố ý nới lỏng búi tóc đang búi chặt lại, thể hiện ra dáng vẻ kiều diễm, lúc này mới chậm rãi lên lầu, đến bên ngoài khoang tầng cao nhất, giọng như hoàng anh xuất cốc dịu dàng nói: "Người sống...

Còn chưa nói hết câu, đã thấy cửa ra vào trước mắt im ắng mở ra.

Nàng lập tức đi vào trong đó.

Bùi Lăng bình tĩnh ngồi một mình trên chủ vị.

Hoa Dục Nhiên vội vàng thướt tha quỳ xuống đất, càng lộ rõ dáng người thướt tha, tiếp tục dịu dàng nói: "Bẩm chủ nhân, đã đưa chiến thiếp đến."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Thời gian, địa điểm"

Chương 2067: Trận chiến thứ ba (2)

Sóng mắt Hoa Dục Nhiên lưu chuyển, khẽ cắn môi son, nói:

"Chưởng Giáo Tố Chân Thiên nói, thời gian định vào hai ngày sau.

"Về phần địa điểm, ở Tịch Cực Khư này...

Bùi Lăng dẫn đầu: "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi."

Trong mắt Hoa Dục Nhiên lộ ra vẻ thất vọng, lại không tiếp tục dây dưa mà ngoan ngoãn hành lễ: "Vâng, chủ nhân!"

Sau khi nàng rời đi, trong khoang chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, hắn hơi suy nghĩ.

Lần trước khiêu chiến Thành Chủ Yến Tê thành, Thành Chủ sử dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ], tu vi đạt đến Hợp Đạo đỉnh phong, còn có thể khống chế bảy đầu pháp tắc tiến lùi tự nhiên, nhiều thủ đoạn, còn mạnh hơn Mạnh Hồng Huyến sau khi làm lại nhục thân!

Lần này khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, dù đối phương sử dụng phương pháp tương tự cũng tăng tu vi đến Hợp Đạo đỉnh phong, chỉ cần không độ kiếp, hắn không sợ chút nào!

Thế nhưng, nội tình của chín môn phái lớn lại không thể coi thường!

Hắn đã giao thủ với rất nhiều Hợp Đạo chín môn phái lớn ở trong cánh cửa thứ ba của U Tố mộ, nhưng dù là trận chiến đầu tiên với Hoàng đế Chung Quỳ thị hay trận chiến thứ hai với Thiết thành chủ, đều có ít nhất một môn thủ đoạn trở lên, là loại mà hắn chưa từng gặp.

Chắc chắn trận chiến thứ ba này cũng giống như vậy...

Nhưng chỉ cần thắng một trận chiến này, tu vi của hắn có thể đột phá tới Hợp Đạo trung kỳ!

Lúc đó, độ kiếp trở xuống, sẽ không còn bất kỳ thủ đoạn nào có thể uy hiếp được hắn!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian hai ngày chớp mắt đã qua.

Tịch Cực Khư vẫn hoang vu, ngoại trừ một vài rắn rết không có chút linh trí nào, không có bất kỳ sinh linh gì xuất hiện.

Pháp chu to lớn treo cao ở chân trời, mây trôi thúy lam quanh quẩn lưu chuyển như ghé qua sóng to gió lớn.

Đột nhiên, ở chỗ cách pháp chu một khoảng cách, một kẽ nứt không gian mở ra, từ một lão giả thanh sam giày đen đi ra từ bên trong, hắn ta râu tóc hoa râm, tay cầm mộc trượng, lúc áo dài bồng bềnh có dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn nhìn pháp chu còn ở giữa không trung, sắc mặt lập tức vô cùng nghiêm nghị.

Thánh Tử Trọng Minh tông này, lúc vừa nghe nói tên tuổi của đối phương, ấn tượng vẫn chỉ là một nhân tài mới nổi của ma môn tùy ý làm bậy, dựa vào việc hoang đường với Tư Hồng Khuynh Yến để danh truyền thiên hạ.

Nhưng trong nháy mắt, mới qua mấy năm lại đã lông cánh đầy đủ, tu vi vượt xa cùng thế hệ, thành cự phách ma môn danh xứng với thực một phương!

Ngay cả Hợp Đạo thế hệ trước như bọn họ đều cảm thấy sự uy hiếp sâu sắc, cách đó không xa có một kiếm quang lạnh thấu xương vẽ qua, hiện ra dáng người mạnh mẽ áo đỏ thắt lưng đen.

Hắn ta tóc dài rối tung, khí chất lạnh lùng, kiếm ý quanh người dày đặc như thực chất, mày kiếm mắt sáng, lúc nhìn quanh như có lưỡi đao ra khỏi vỏ, kiếm quang rét lạnh như thu thủy lấp lóe ở đáy mắt, lại là kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông đến.

Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn lấy lại tinh thần nhìn sang kiếm tu, đôi bên khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó đều nhìn chằm chằm bộ pháp chu lơ lửng kia, trận pháp phòng hộ trên pháp chu đang vận chuyển, vạn quỷ gào thét đi khắp, thi khí dày đặc, tản ra khí tức lạnh băng hung ác nham hiểm lại như chưa từng cảm ứng được người tới bên ngoài, không có bất cứ tiếng động gì. Lại qua một lát, xe phượng lao nhanh tới từ trong hư không xa xa, rèm châu lay động, bóng dáng mũ phượng địch y ngồi ngay ngắn bất động, trong đoan trang lộ ra ung dung.

Chính là Hoàng hậu Lưu Lam hoàng triều.

Ngay sau đó, trường kích to lớn vạch phá bầu trời, hư không chấn động, nữ tu tóc ngắn nhuyễn giáp hiên ngang đi ra, lại là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt.

Thấy Văn Nhân Linh Sắt xuất hiện, ba tông đi đầu lập tức mở miệng chào hỏi: "Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão."

Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn buồn bã nói: "Lần trước gặp Văn Nhân đạo hữu đang làm khách ở Yến Tê thành, còn nhớ kỹ cảnh nâng cốc hân hoan với Thiết thành chủ, lại không ngờ!"

Lưu Lam Hoàng hậu trầm giọng nói: "Văn Nhân tiền bối, xin nén bi thương."

Kiếm tu lời ít mà ý nhiều nói: "Nén bi thương"

Văn Nhân Linh Sắt khẽ gật đầu với ba người, sau đó bình tĩnh nói:

"Đa tạ chư vị."

"Thiết thành chủ chết vì vệ đạo, nhưng ý chí của hắn trường tồn, Yến Tê thành sẽ không sa sút tinh thần bởi vậy."

"Chúng ta nhận di chí của hắn, tiếp tục leo lên đại đạo, giúp đỡ cơ nghiệp vạn thế của Yến Tê thành"

Nói xong, nàng nhìn về phía Lưu Lam Hoàng hậu: "Không biết thương thế của Chung Quỳ đạo hữu khôi phục như thế nào?"

Hoàng hậu nói: "Làm phiền Văn Nhân đạo hữu hao tâm tổn trí, đã không có gì đáng ngại."

Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn nhìn pháp chu, chậm rãi nói: "Trận chiến này, Bùi Lăng khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên."

"Rốt cuộc hắn có phải vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc hay không, phải xem một trận chiến này như thế nào!"

Đang nói, một khoảng không cao xa mờ mịt, khí tức như cao xa đột nhiên giáng lâm, trong hư không xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng áo bào trắng vòng vàng.

Chương 2068: Người ma môn tới

Đó là một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, áo bào trắng như tuyết, quang minh đường hoàng, vòng vàng sáng chói khảm nạm mấy viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi lẫn nhau như tiên nhân giáng lâm, nhưng khí chất quanh người lại quấn quanh tà khí khó nói lên lời.

Hắn ta vừa xuất hiện, bốn người lão giả Cửu Nghi sơn, kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông, Lưu Lam Hoàng hậu và Văn Nhân Linh Sắt lập tức nhìn qua.

Phi kiếm bản mệnh lập tức phát ra một tiếng thanh minh, kiếm tu áo đỏ lạnh lùng nói: "Thiên Sinh giáo Nhậm Giao yêu nhân"

Lão giả Thiên Sinh giáo Nhậm Giao khẽ mỉm cười: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất... Ngụy đạo các ngươi cô phụ phúc phận trời cao ban cho sinh ra làm người, tự cam chịu thấp hèn, địa vị ngang nhau với loại khoác lông mang sừng, ẩm ướt sinh trứng, có thể nói là làm điều ngang ngược, nghịch thiên mà đi!"

"Hiện tại Thánh đạo ta lọt mắt xanh thiên ý, cố ý để Thánh Tử Thánh tông sinh thế, tàn sát các ngươi, lấy đó ứng thiên ý!"

"Nếu không muốn thân tử đạo tiêu, giao ra thiên kiêu vào Thánh giáo ta làm lô đỉnh, giao ra rất nhiều dị tộc trở thành tài nguyên tu hành của Thánh đạo ta, còn có thể lưu lại toàn thây!"

Lão giả Cửu Nghi sơn lãnh đạm nói: "Tà ma ngoại đạo, nói năng bậy bạt"

"Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng quang minh chính đại khiêu chiến, tiến vào địa giới chính đạo ta thì cũng thôi. Lão ma nhà ngươi còn khiêu khích như thế, lão phu sẽ đưa ngươi đi gặp các đời ma đầu Thiên Sinh giáo trước!"

Nhậm Giao cười ha ha nói: "Từ xưa tà không thắng chính, đây là lời mà ngụy đạo thường nói."

"Nhưng bây giờ Thánh Tử chỉ là hậu bối một đời của Thánh đạo ta liên tục hạ hai tông, trảm Thành Chủ Yến Tê thành, có thể thấy thiên ý ở ai, đã là việc không tranh"

"Cần gì phải nói năng già mồm, cảnh thái bình giả tạo?"

Kiếm tu lạnh lùng nhìn hắn ta: "Không cần nói nhảm, ma đạo yêu nhân đã dám vi phạm, chỉ có giết!"

Tiếng nói vừa ra, phi kiếm bản mệnh muốn ra khỏi vỏ, mọi người ở đây lập tức sinh lòng cảm ứng, nhìn về phía một mảnh hư không cách Nhậm Giao không xa.

Đã thấy vùng hư không kia gió nổi mây phun, mây trắng biến ảo ngàn vạn, một bóng người thản nhiên đi ra.

Hắn ta áo choàng dài, tóc dài rối tung, chân đạp giày bồ, thái độ tiêu dao, toàn thân quanh quẩn sự tự tại, vui mừng, dường như thiên địa vạn vật không có bất kỳ cái gì có thể khiến hắn ta bối rối, lại như anh hài mới sinh, có vô hạn sự tò mò và nhiệt tình với vạn thế vạn vật.

Sau khi tu sĩ này xuất hiện, không hề nhìn đám người đang giương cung bạt kiếm ở đây lấy một cái.

Tiên phàm khác biệt, những tiên hạ đẳng này không thể nhìn ra huyễn cảnh, căn bản không xứng đáng là tiên, hắn cũng không lãng phí thời gian với sâu kiến!

Hắn ta đạp không mà đứng, chắp tay với pháp chu, tiếng nói cởi mỡ: "Kim Tiên Vô Sầu Tử, bái kiến Bùi tiên đế!"

"Không biết Tiên Đế có hài lòng với hai vị tiên cơ của tệ trang không?"

Trong pháp chu im lặng một lát, sau đó một giọng nói trầm thấp truyền ra: "Không tệ"

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang lập tức tỏ ra vui mừng, hắn ta khinh miệt liếc nhìn Hợp Đạo năm tông khác, so sánh với những tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong, ngu dốt không chịu nổi này, Bùi tiên đế vừa hạ giới lâm trần, có thể phá tất cả huyễn cảnh mê chướng, nhìn thấy nguồn gốc.

Đáng tiếc những tiên hạ đẳng Trọng Minh tông kia không rõ chân lý, bị nhốt trong chốn hồng trần, coi cái gọi là thiên tài địa bảo và linh thạch trong huyễn cảnh như tính mệnh, quả thực đáng buồn lại đáng tiếc!

Bùi tiên đế vào tiểu tông này đúng là hơi cản tay.

Nếu sau khi Tiên Đế giáng lâm giới này tiến vào chính là Vô Thủy sơn trang bọn họ, chắc chắn tu hành càng thêm đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh.

Biết đâu hiện tại đã tâm cảnh viên mãn, quay về thượng giới, đăng lâm tiên vị cao hơn!

Đương nhiên, Tiên Đế làm việc sâu không lường được, không thể dùng suy nghĩ của những tiên hạ đẳng trước mắt suy đoán.

Có lẽ Bùi tiên đế cho rằng phương huyễn cảnh này quá đơn giản không thú vị, cố ý lựa chọn Trọng Minh tông trầm mê trong huyễn cảnh, tham lam không thể thoát được tiền, lấy đó để tiến thêm một bước rèn luyện tâm tính, lấy được hiệu quả rèn luyện tâm cảnh càng lớn hơn trong huyễn cảnh...

Lúc tu sĩ Vô Thủy sơn trang suy đoán tâm ý của Tiên Đế, mặt đất Tịch Cực Khư đột nhiên dâng lên một tòa Lưu Ly tháp.

Thân tháp bốc lên rồi đột nhiên biến mất, hiện ra bóng dáng một tu sĩ áo bào xám.

Sắc mặt tu sĩ áo bào xám này đen đúa, nếp nhăn từng đống, trông như cây già khô héo, già yếu, mỏi mệt, gian khổ... Hắn ta ăn mặc vô cùng mộc mạc, chỉ có bên hông treo một cái Lưu Ly tháp kim quang sáng chói, tản ra dao động tối nghĩa quỷ quyệt.

Sau khi tu sĩ Luân Hồi tháp xuất hiện, nhìn về phía pháp chu, lộ ra sự vui sướng từ đáy lòng: "Nghe nói Bùi thánh tử diệt trừ Thiết Hùng Thác một trong những đạo tặc giới này, thật đáng mừng!"

"Thiết Hùng Thác này trộm lấy vô số thiên địa linh cơ tu hành mấy trăm năm."

"Lại che chở rất nhiều sinh linh Yến Tê thành, làm một phương thiên địa không chịu nổi tiếp nhận, tội lỗi chồng chất!"

"Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết, tên trộm này đền tội, có thể nói trừng phạt đúng tội!"

Chương 2069: [Thự Hà Thiên Ấn]

"Đáng tiếc Thánh Tử tới lui vội vàng, chưa thể tàn sát toàn bộ Yến Tê thành, cứu vớt phương thiên địa này..."

Nghe vậy, sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt lập tức lạnh lẽo, lúc này không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp giơ họa kích lên, đập về phía tu sĩ áo bào xám!

Một đạo kích ảnh to lớn như núi cao biển rộng, trong nháy mắt hiện ra trong hư không, mang khí thôn vạn dặm, cuốn lên toàn bộ khí cơ Tịch Cực Khư, ầm vang xâu không!

Tu sĩ áo bào xám đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lưu Ly tháp bên hông đột nhiên tản ra ngàn vạn quang hoa, ầm vang bành trướng.

Tháp ảnh trùng điệp như mộng như ảo, trong khoảnh khắc dâng lên Phù Đồ cỡ lớn một trăm linh tám tầng, tu sĩ áo bào xám thấp thoáng trong đó.

Oanh! !!

Trong nháy mắt kích ảnh đánh vào thân tháp, phát ra một tiếng vang kinh thiên động.

Sóng khí hùng hậu khuếch tán ra từng tầng, kích ảnh ầm vang vỡ nát, huyễn ảnh Lưu Ly tháp cũng dập dờn như gợn nước, chầm chậm vỡ nát, quay về Lưu Ly tháp lớn khoảng bàn tay, treo bên hông tu sĩ áo bào xám.

Văn Nhân Linh Sắt cầm họa kích trong tay, lại hung hăng một trảm, vô số kích ảnh to lớn hiện ra trong hư không, gào thét rơi xuống từ trời cao như mưa kích.

Nàng lạnh lùng quát: "Dám can đảm chửi bới cố Thành Chủ tông ta, nhận lấy cái chết!"

Sau lưng tu sĩ áo bào xám dâng lên phù văn to lớn phức tạp, hắn ta rất bình tĩnh nói: "Đạo tặc thiên địa giả nhân giả nghĩa ích kỷ, lấy thiên địa linh cơ cung cấp nuôi dưỡng bản thân và rất nhiều sinh linh ích kỷ."

"Cứ như ký sinh trùng hấp thụ thế giới."

"Đáng chết, nên giết, nên diệt!

"Phương thế giới này tốt bụng, đạo tặc tầng tầng lớp lớp."

"Ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng tiễn ngươi một đoạn đường!"

Thấy Văn Nhân Linh Sắt và tu sĩ Luân Hồi Tháp trực tiếp khai chiến, trong xe phượng nhẹ vang lên tiếng trâm vòng, quần áo lay động, lập tức truyền ra giọng Lưu Lam Hoàng hậu: "Ma đạo tặc tử, đổi trắng thay đen, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh"

"Nơi đây là địa giới chính đạo ta, không cho các ngươi làm càn!"

Còn chưa nói hết câu, trên không xe phượng ầm vang hiện ra một cái bàn tay thuần kim to lớn, trực tiếp chụp vào tu sĩ Luân Hồi tháp!

Lão giả Cửu Nghi sơn và kiếm tu Kiếm tông không lập tức ra tay mà là ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Nhậm Giao và Vô Thủy sơn trang Vô Sầu Tử.

Huyễn ảnh Lưu Ly tháp to lớn lại hiện ra, bắn ra ngàn vạn tia sáng, vô số phù văn từ từ bốc lên, trong khoảnh khắc đan xen vào nhau tạo thành một phù văn to lớn, hiện ra giữa hư không.

Nó dáng như Song Ngư, đầu đuôi ngậm nhau, đỏ trắng làm nổi bật, cổ xưa huyền ảo.

Song Ngư truy đuổi nhau, xoay tròn vô tận, uy năng hùng hậu tiêu tán khắp nơi, bàn tay khổng lồ ngăn trở ánh sáng vàng và kích ảnh khắp trời.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Kích ảnh nhao nhao như mưa, huyễn ảnh Lưu Ly tháp chống đỡ giây lát, chợt ầm vang vỡ nát, tu sĩ áo bào xám lập tức rơi xuống từ trên cao, nặng nề ngã xuống mặt đất.

"Răng rắc": "răng rắc"... Tiếng mặt đất nứt nẻ lập tức vang lên, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng.

Bụi mù tản ra, tu sĩ áo bào xám lập tức đứng lên từ trong hố sâu.

Vừa rồi hắn ta lấy một địch hai, phải chịu thiệt thòi.

Nhưng chút vết thương nhỏ ấy lại không tính là gì với tu vi của hắn ta.

Pháp lực sôi trào mãnh liệt quanh người hắn, đột nhiên bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng, lúc này cũng không nói nhảm, sau lưng tản ra bóng xám thê lương tĩnh mịch, khí tức lạnh băng rét lạnh ầm vang ngút trời, lập tức đánh về phía Văn Nhân Linh Sắt.

Nhưng ngay sau đó...

Xoạt! !!

Một đạo đao khí huyết sắc đột nhiên phá không mà tới như cửu thiên lạc lôi, cường tuyệt bá đạo, trùng điệp chém xuống.

Tu sĩ áo bào xám vừa thi triển thuật pháp, trong nháy mắt đã bị đao khí ép thành tro tàn.

Trong đao ý cao ngất ẩn chứa núi thây biển máu, thẳng tiến không lùi, duy ngã độc tôn cô đọng như thực chất, quanh quẩn phương thiên địa này, kéo dài không tiêu tan.

Toàn bộ Tịch Cực Khư như lập tức bị chia cắt thành hai thế giới!

Nhìn qua một đao vô cùng kinh khủng này, dù chính hay ma đều sợ hãi hoảng hốt!

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền ra từ trong pháp chu:

"Hôm nay là ngày ước chiến của vãn bối và Chưởng Giáo Tố Chân Thiên."

"Dù chư vị có ân oán gì, kính xin tạm dừng."

"Bất kỳ kẻ nào còn ra tay nữa, là đang khiêu khích vãn bối."

Tiếng nói vừa ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh.

Một lát sau, tu sĩ áo bào xám khẽ nhíu mày nhưng lại không thể không thu tay.

Chỉ với một đao vừa rồi, thực lực Thánh Tử Trọng Minh tông này chỉ mạnh chứ không yếu hơn những Hợp Đạo thế hệ trước bọn họ!

Hơn nữa, hôm nay hắn ta vẫn chờ Thánh Tử này tru sát Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, tiến thêm một bước giữ gìn phương thiên địa này, giúp đỡ thế giới, vì vậy không thể trở mặt với Bùi Lăng.

Chỉ có điều, hắn hơi kỳ quái, vừa rồi Văn Nhân Linh Sắt và Lưu Lam Hoàng hậu ra tay với hắn ta, vì sao Thánh Tử Trọng Minh tông này không kịp thời ngăn cản?

Thấy Trọng Thánh Tử Minh tông ra tay, Văn Nhân Linh Sắt và Lưu Lam Hoàng hậu cũng dừng tay.

Hai đạo chính ma đều đạp không mà đứng, giằng co từ xa, lại không mở miệng mỉa mai, khiêu khích lẫn nhau.

Chương 2070: [Thự Hà Thiên Ấn] (2)

Lại qua một chút thời gian, trong hư không đột nhiên nhô ra một nhánh hoa to lớn rủ xuống.

Đầu cành hoa nở rộ từng đống như thời tiết tốt nhất ngày xuân, Tịch Cực Khư vốn hoang vu trống trải, vì nhánh hoa rủ xuống này lập tức như Xuân thần trải qua, vô cùng tươi đẹp.

Trong rất nhiều nụ hoa, có ba đóa đột nhiên nở ra, một bóng người xinh đẹp đi ra từ từng đóa.

Người cầm đầu tóc mây phong diễm, thanh anh nhã tú, có khí phách ung dung trong khiết, chính là Chưởng Giáo Tố Chân Thiên đương thời.

Sau người, hai tên nữ tu đứng thẳng một trái một phải, người bên trái áo trắng váy lam, trúc trâm cắm nghiêng, mộc mạc thiên nhiên như hoa sen rời khỏi nước, màu trắng dính nước; phía bên phải thải y hoa phục, xinh đẹp thanh tao lịch sự như thược dược mới nở, mẫu đơn lồng khói.

Hai khí tức này đều là Hợp Đạo, lại là hai vị Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên, Kỳ Tử Lang và Mạnh Hồng Huyến.

Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, chỉ thấy vị Chưởng Giáo này phong thái vẫn như cũ, vẻ mặt bình thản, phù văn trên mi tâm vô cùng phức tạp như đóa hoa hai cánh trắng, sinh động như thật, tản ra linh cơ hùng hậu, đặc biệt dễ thấy.

Thấy phù văn cứ như tiêu điền kia, mọi người đều khẽ giật mình.

Vẻ mặt bốn người chính đạo lập tức nặng nề.

Thiên Sinh giáo Nhậm Giao hơi ngạc nhiên, chợt vỗ tay cười nói:

"Thật không ngờ, ngụy đạo Tố Chân Thiên vì đối phó một hậu bối Thánh đạo ta, lại dùng cả [Thự Hà Thiên Ấn] này.

"L Thự Hà Thiên Ấn] tổng cộng có ba đạo, không biết lần này Chưởng Giáo dùng một đạo nào?"

Chưởng Giáo Tố Chân Thiên không trả lời mà nhìn qua pháp chu, bình tĩnh hỏi: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?"

Trong khoang tầng cao nhất.

Bùi Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt giấu kỹ ánh sáng, khí tức bình thản thâm trầm không thấy chút sắc bén nào.

Hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thoát ra pháp chu.

Cùng lúc đó, đám người Thi Nam Tử lập tức thao túng pháp chu rời khỏi Tịch Cực Khư.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, huyền bào phần phật, ôm quyền nói: "Hậu bối Trọng Minh tông Bùi Lăng gặp qua Chưởng Giáo Tố Chân Thiên."

"Kính xin Chưởng Giáo chờ một chút, đợi những thủ hạ này của van bối rời khỏi nơi đây."

Chưởng Giáo khẽ gật đầu, không nói tiếp nữa.

Sau người, Kỳ Thái Thượng trưởng lão và Mạnh Hồng Huyến nhìn bóng lưng Chưởng Giáo, cúi người hành lễ, chợt hóa thành một mảnh mưa hoa, rời khỏi Tịch Cực Khư.

Ngay sau đó, người quan chiến khác cũng nhao nhao lui ra sau.

Chẳng mấy chốc, Tịch Cực Khư chiếm diện tích vạn dặm chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và Chưởng Giáo Tố Chân Thiên.

Lúc này, ánh mắt Bùi Lăng nhìn về phía Chưởng Giáo Tố Chân Thiên hơi ngạc nhiên.

Hắn có thể nhìn ra tu vi Chưởng Giáo vẫn chỉ là Hợp Đạo tiền kỳ, ngay cả Hợp Đạo trung kỳ cũng không có, đối phương không sử dụng thủ đoạn cùng loại với [Thất Sát Di Tai Kỳ] ?

Không sai!

Cái này cực kỳ tốt!

Nhưng cũng không thể khinh địch, vẫn vừa đến đã dùng [Minh Thiên Đại Mộng] !

Hơn nữa, khác với hai trận chiến trước, hôm nay người tới đây quan chiến không chỉ là năm tông chính đạo, còn có Hợp Đạo một phương ma môn.

Sau khi đại chiến kết thúc, phải đề phòng Luân Hồi Tháp và Thiên Sinh giáo đánh lén!

Mặc dù hai đại ma môn cũng thuộc cái gọi là Thánh đạo với Trọng Minh tông, nhưng Luân Hồi tháp chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu hắn chết ở Tố Chân Thiên, vừa hay Luân Hồi tháp có thể phát động một vòng đại chiến chính ma mới.

Thiên Sinh giáo ham mê thu thập lô đỉnh, thích nhất thiên kiêu đỉnh cấp do chín môn phái lớn tỉ mỉ bồi dưỡng ra...

Ma môn chỉ nói mạnh yếu, không có minh hữu chân chính gì!

Ngoại trừ cái đó ra, Tư Hồng Khuynh Yến làm không tệ!

Lần này Trọng Minh tông không có Thái Thượng trưởng lão và người Cửu A Lệ thị tới, nếu không lúc hắn gặp phải nguy hiểm, còn phải đề phòng người Trọng Minh tông ra tay giúp đỡ, như thế sẽ chia mất khí số thành tiên của hắn...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh băng, ác ý, từ nơi cực kỳ xa xôi nhìn tới, đang âm thầm dòm ngó hắn!

Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, đang muốn tìm kiếm vị trí cụ thể của ánh mắt kia, nhưng loại cảm giác bị thăm dò kia lại đột nhiên biến mất, cứ như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Sắc mặt Bùi Lăng bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trong lòng đã có suy đoán.

Tô Ly Kinh cũng tới!

Lại thêm một người cần đề phòng.

Nhưng chỉ cần không phải tới giúp hắn, vậy không có việc gì!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức truyền âm cho Văn Nhân Linh Sắt nói:

"Chờ chút nữa chiến đấu kết thúc, dù ta gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, không được ra tay."

Văn Nhân Linh Sắt ngẩn ngơ, chợt truyền âm trả lời: "Tốt!"

Tiếp theo, Bùi Lăng lại truyền âm cho Mạnh Hồng Huyến, Mạnh Hồng Huyến cũng đồng ý.

Hoàn thành chuẩn bị, pháp chu cũng đã rời xa, Bùi Lăng nhìn qua Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, bình tĩnh nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, xin chỉ giáo!"

Chưởng Giáo Tố Chân Thiên khẽ gật đầu, tiếng nói réo rắt:

"Chưởng Giáo Tố Chân Thiên đương thời Sầm Phương Ác, đến đây ứng chiến."

Chương 2071: Vô Pháp chi địa

Vừa dứt lời, trong hư không trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một khung đàn không như ngưng kết từ băng tinh, đàn không óng ánh, hoa mỹ, ưu nhã như một con băng hoàng chầm chậm bay lượn, tản ra khí tức lạnh băng, ung dung, tự phụ.

Mặc dù không có tiếng nhạc truyền ra, khiến người ta có hảo cảm, tưởng tượng lúc nó bắt đầu đàn tấu, sẽ vang lên tiếng trời cỡ nào.

Đây là pháp bảo trấn tông Tố Chân Thiên!

"Mời!"

Bùi Lăng cúi người hành lễ, chưa thẳng lưng, quanh người lập tức tràn ngập bóng tối dày đặc như thực chất.

Đây là [Minh Thiên Chi Vụ] !

Hắn vừa lên đã muốn sử dụng [Minh Thiên Đại Mộng] !

Nhưng đúng lúc này, Sầm Phương Ác đột nhiên đánh ra một pháp quyết như phồn hoa mới nở, tiếng nói nhu hòa: " [Vô Pháp Thiên Ấn] !"

Ngay sau đó, phù văn trên mi tâm nàng sáng rõ.

Trong hư không nở rộ ra một đóa hoa cánh trắng nhụy vàng che khuất bầu trời.

Hoa nở như mộng, lúc đến cực hạn chớp mắt héo tàn, cánh hoa tuyết trắng tung bay đây trời.

Chỉ một thoáng, toàn bộ phương thiên địa này hiện ra lít nha lít nhít xiềng xích, khóa lại toàn bộ Tịch Cực Khư, đột nhiên chia thành hai phe với ngoại giới.

Trong khu vực này, tất cả pháp tắc đều bị giam cầm chặt chẽ, linh khí lập tức chôn vùi.

Khu vực vốn hoang vu này biến thành một mảnh tuyệt địa chân chính!

[Minh Thiên Chỉ Vụ] vừa lan tràn ra quanh người Bùi Lăng, trong nháy mắt đã tiêu tán. Tu vi cả người như bị một loại quy tắc cường đại hùng hậu nào đó xóa bỏ sạch sẽ!

Trong chớp mắt, hắn lại trực tiếp biến thành phàm nhân!

Sắc mặt Bùi Lăng thay đổi, thân thể lập tức không chịu khống chế rơi xuống mặt đất.

Ầm!

Một tiếng vang lớn, Bùi Lăng rơi ầm ầm trên mặt đất, hai chân hãm sâu xuống mặt đất, đường vân nứt nẻ tỉnh mịn lan tràn ra bốn phía. Lúc này hắn hoàn toàn không có tu vi, nhưng cường độ đạo thể Hợp Đạo kỳ cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy chưa từng nhận bất cứ thương tổn gì.

Nhưng ngay sau đó, một chút xíu lực lượng, bền bỉ, tốc độ, ảo điệu... Nhanh chóng biến mất từ trong đạo thể, nhục thể của hắn cũng bắt đầu hóa phàm, Cửu Phách Đao vác sau lưng càng ngày càng nặng, dần ép tới mức hắn không thể động đậy.

Hắn không vác nổi đao bản mệnh của mình!

Thân đao trông như xinh đẹp lại cực kỳ nặng nề, một mảnh vắng lặng, Cửu Phách đao linh bị phong cấm chặt chẽ trong đó, căn bản không thể đáp lại chủ nhân.

Cùng lúc đó, tu vi của Sầm Phương Ác cũng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một nữ tử phàm nhân rơi xuống đất giống Bùi Lăng.

Chỉ có điều, hiển nhiên nàng đã sớm chuẩn bị, lúc sắp rơi xuống đất lại đạp vào hư không mấy bước, thi triển khinh công phàm tục, vững vàng rơi xuống đất.

Sau đó lập tức lấy ra một thanh nhuyễn kiếm trong veo như thu thủy thế gian, đón gió nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ một thoáng ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, đưa tay đâm về phía Bùi Lăng!

Trong hư không có vô số hoa trắng nhị vàng đan xen vào nhau, hình thành xiềng xích lít nha lít nhít khóa lại toàn bộ thiên địa, cấm tiệt tất cả pháp lực, pháp tắc.

Đàn không như băng tinh ngưng kết cũng bị quy tắc ảnh hưởng, rơi xuống đất.

"Cạch!"

Trông đàn không nhẹ nhàng như một mảnh lông vũ không có gì, trên thực tế lại rất nặng nề.

Cũng giống với Bùi Lăng, rơi mạnh vào trong bùn đất.

Nhưng quanh người nó vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, một đạo hào quang chầm chậm lưu chuyển, linh tính không hoàn toàn yên lặng, dây đàn của nó khẽ run, tự phát vang lên, diễn tấu một nhạc khúc tiết tấu mau lẹ, ngữ điệu hoạt bát sục sôi.

Trong tiếng nhạc tranh tranh, tốc độ của Sầm Phương Ác đột nhiên tăng cao gấp đôi!

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, [Vô Pháp Thiên Ấn] ?

Có thể làm Hợp Đạo tu sĩ biến thành phàm nhân, đây cũng không phải pháp tắc đơn thuần gì!

Hắn từng gặp tình cảnh tương tự ở trong tạo hóa chi địa của "Chú", sau khi hắn: "Úc", Băng Thanh đi vào cánh cửa thứ nhất, đã hoàn toàn không có tu vit Ngay lúc đó "Úc" cũng là Hợp Đạo...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó!

Đầu tiên lộ này của hắn cần khiêu chiến môn chủ chín môn phái lớn, trong ba cánh cửa của "Chú" cũng có rất nhiều chỗ giống với chín môn phái lớn...

Tạo hóa của "Chú" là cố ý dựa theo chín môn phái lớn để tiến hành bố trí!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng cởi Cửu Phách Đao trên lưng xuống, thân thể vừa khôi phục tự do đã thấy nhuyễn kiếm như sương đánh đến gần mình!

Mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng nhãn lực của Hợp Đạo kỳ còn đó, Bùi Lăng lập tức thít chặt cơ bắp, lưu loát nghiêng người, nhanh chóng tránh đi kiếm phong.

Nhưng còn chưa kịp thổ đốc, nhuyễn kiếm hơi rung động giữa không trung, linh động như rắn, vào lúc cực kỳ nguy cấp lại quỷ quyệt chuyển hướng một cái, lần nữa đâm về phía yết hầu Bùi Lãng!

Bùi Lăng vội vàng lùi ra sau!

Bộp bộp bộp... Hắn lùi lại mấy bước, kiếm phong rét lạnh như bóng với hình, từng khúc ép sát!

Lưỡi đao áp vào mặt, Bùi Lăng mạo hiểm né tránh, hiện tại hắn không cầm được Cửu Phách Đao, tay không tấc sắt, trong chốc lát căn bản không có cách đánh trả!

Sâm Phương Ác chiếm được ưu thế, không chút nương tay, lập tức thừa thắng truy kích, lúc nhuyễn kiếm lắc lư, kiếm hoa từng đóa, khí lạnh dày đặc, từng chiêu không rời điểm yếu hại của đối phương!

Chương 2072: Không kịp trở tay

Xoạt xoạt xoạt...

Bùi Lăng liên tục tránh ba kiếm, mặc dù toàn bộ tránh đi kiếm phong, tốc độ lại chịu ảnh hưởng, bước chân hơi chậm lại, lúc này đã bị Sầm Phương Ác bắt lấy sơ hở, nhân lúc hắn tránh né nhuyễn kiếm đâm thẳng, đá một cái vào eo hắn.

Ầm! Bùi Lăng đột nhiên cảm giác bên hông truyền đến một cảm giác đau đớn dữ dội, cả người lập tức bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất.

Sâm Phương Ác không do dự chút nào, nhanh chóng áp sát, nhuyễn kiếm run rẩy giữa không trung, trong lúc đánh xuống mơ hồ có khí thế sấm sét, trong nháy mắt chém vào cổ Bùi Lăng!

Thấy kiếm phong của nàng như sương, như giòi trong xương, theo đuổi không bỏ, Bùi Lăng căn bản không kịp đứng dậy, đã cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đến gần người, lập tức đã hai chân ra như rắn độc, nhanh chóng xoắn về phía bắp chân Sầm Phương Ác, muốn làm nàng trượt chân.

Chỉ vừa có động tác, đã thấy váy lụa màu của Sầm Phương Ác nhẹ nhàng, như là một con nai con nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân đồn hết sức lực của Bùi Lăng lập tức rơi vào không trung.

Trong lòng hắn nặng nề, lúc này lăn một vòng trên vũng bùn.

Xoạt xoạt xoạt...

Bùi Lăng vừa lăn đi, mặt đất hắn vừa nằm lập tức có thêm bảy tám vết kiếm sâu vài tấc!

Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy từ dưới đất, không kịp đứng thẳng, váy lụa màu của Sầm Phương Ác như phồn hoa nở rộ, một bên chân thon dài thẳng tắp, đạp lên giày tơ màu vàng nhạt điểm quả cầu thúy nhung đột nhiên thò ra từ dưới váy, đá mạnh đến trước hắn.

Bùi Lăng vội vàng đưa cánh tay trái ra đón đỡ...

Thân hình Sầm Phương Ác tinh tế thướt tha, trông như mảnh mai, thật ra võ nghệ thành thạo, một cước này lực lượng mạnh mẽ, cánh tay Bùi Lăng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, dưới lực xung kích mạnh mẽ, thân thể hắn không bị khống chế ngã ra sau, thấy mình sắp ngã xuống đất lần nữa, Bùi Lăng vội vàng đưa tay phải khẽ chống xuống mặt đất, dùng cái này đằng không mà lên, mượn nhờ phản lực để lật về sau.

Huyền bào vạch phá giữa không trung, Bùi Lăng lại thành công hóa giải xung kích này, vững vàng nửa quỳ dưới đất, nhanh chóng đứng dậy.

Cùng lúc đó, trong tay hắn đã nhặt lên một hòn đá đen.

Lúc này, lưỡi dao lướt gió, Sâm Phương Ác lại chém một kiếm tới!

Bùi Lăng giơ hòn đá trong tay lên, đánh tới nhuyễn kiếm.

Đinh!

Nhuyễn kiếm như điện, trong khoảnh khắc chém trúng hòn đá.

Hòn đá chỉ là nham thạch bình thường nhưng dày khoảng tấc, sắt đá tấn công, trong chớp mắt tiếng vù vù vang lên, mấy đốm lửa nhỏ bắn tung toé.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy gan bàn tay chấn động mạnh, thế tới của kiếm phong cũng bị ngăn cản.

Hắn nhân cơ hội đạp người mà lên, đánh một quyền vào bụng dưới của Sầm Phương Ác.

Thân hình Sầm Phương Ác uyển chuyển như liễu ngày xuân, eo nhỏ nhắn nhẹ vặn như nhánh hoa run rẩy trong gió, nhẹ nhàng linh hoạt né qua một quyền này, đồng thời nhuyễn kiếm đột nhiên mềm mại, rủ xuống như tơ lụa, sau khi vòng qua tảng đá trong tay Bùi Lăng, trong chớp mắt hắn ra quyền cũng ngẩng đầu như rắn độc xuất động, đột nhiên cắt qua vai trái của đối phương.

Phốc!

Bùi Lăng bỗng cảm giác vai trái mát lạnh, sau đó máu tươi chậm rãi chảy ra.

Hắn vội vàng lùi lại, sau đó Sầm Phương Ác lại đá trúng dưới xương sườn hắn.

Ầm!

Bùi Lăng thất tha thất thểu lui ra sau vài chục bước, trên mặt đất giẫm ra từng dấu chân gần như không có, vừa ổn định thân hình lập tức cảnh giác nhìn về phía Sầm Phương Ác.

Thải y rơi xuống, Sầm Phương Ác không tiếp tục truy kích mà đứng tại chỗ hơi thở dốc, hiển nhiên thế công liên tiếp vừa rồi khiến thể lực của nàng tiêu hao rất nhiều.

Ngay lúc này, tiếng nhạc đàn không biến đổi, trong chớp nhoáng vô cùng sục sôi, lòng người phấn chấn.

Sâm Phương Ác lập tức nhanh chóng khôi phục trạng thái, lại rút kiếm đâm về phía Bùi Lăng.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng nhướn mày, bộ đàn không kia là phiền phức!

Hiện tại Sầm Phương Ác cầm nhuyễn kiếm, lại có đàn không kia ở bên, hắn không có tu vi, chỉ có phần bị đánh!

Trước tiên cần phải đánh rơi binh khí của nàng!

Ngoại trừ cái đó ra, cùng là phàm nhân, cho dù đối phương thành thạo võ nghệ hơn mình, nhưng bẩm sinh nam nữ đã chênh lệch to lớn, hắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trên mặt lực lượng!

Không thể so kỹ xảo chiêu số gì đó với vị Chưởng Giáo này, sau khi áp sát trực tiếp đánh tay đôi!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, trong tay Sầm Phương Ác nở rộ ánh sáng lạnh, nhuyễn kiếm đã đến trước người, Bùi Lăng lập tức nhắm ngay đầu, nhanh chóng ném hòn đá trong tay ra.

Xoạt!

Hòn đá phá không có tiếng gió vun vút, Sầm Phương Ác lập tức biến chiêu, nhuyễn kiếm khẽ run, chấn động rơi xuống từng đốm sao, kéo ra một kiếm hoa sáng chói, lúc này đánh bay hòn đá ra ngoài.

Bùi Lăng nhân cơ hội mà lên, hai nắm đấm mạnh mẽ sinh gió, nhấc chân ngang đá, đồng thời tấn công vào ba điểm yếu hại mắt, hầu, tâm của Sầm Phương Ác.

Sâm Phương Ác khẽ nhúc nhích, thân hình lập tức tránh sang bên cạnh, cùng lúc đó nhuyễn kiếm lại như rắn độc uốn éo, đâm vào tim Bùi Lăng.

Bùi Lăng đã sớm đoán trước, nhanh chóng thu hồi bên chân đang đá ra, đập mạnh một cái mượn lực thay đổi phương hướng hai nắm đấm vừa vung ra, đột nhiên nhắm vào cổ tay cầm kiếm của đối phương!

Nhưng ngay sau đó...

Xoạt...

Phốc! !

Chương 2073: Không kịp trở tay (2)

Cổ tay Sầm Phương Ác trắng nõn xoay chuyển, yếu đuối không xương rủ xuống, sau đó nhanh chóng nhấc lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một kích lén lút của Bùi Lăng, cùng lúc đó nhuyễn kiếm đánh ra, nhanh chóng cắt qua ngực hắn!

Bùi Lăng lập tức lùi lại mấy bước, nhìn vết máu da tróc thịt bong trước ngực, lập tức cau chặt lông mày, đây chỉ là vết thương da thịt, tuyệt đối không nặng, thậm chí hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn ra tay nhưng thân thể của hắn chỉ là phàm nhân, không chịu nổi tổn thương quá nặng, chỉ cần chảy máu nhiều một chút, rất có thể sẽ chết!

Lúc này, Sầm Phương Ác lại cầm nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía Bùi Lăng.

băng tinh như dây đàn không gió mà bay, tiếng đỉnh đỉnh chảy xuôi khắp nơi hoang dã, tiếng nhạc lại thay đổi, nhẹ nhàng hoạt bát.

Tốc độ của Sầm Phương Ác đột nhiên nhanh hơn...

Xoạt xoạt xoạt...

Phốc phốc... Phốc phốc...

Bên ngoài Tịch Cực Khư.

Tu sĩ quan chiến đạp không mà đứng, ở trên cao nhìn xuống trong trận, hai tên tu sĩ Hợp Đạo kỳ vốn tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, lúc này lại quyền đấm cước đá, người đầy bụi mù như võ phu phàm nhân.

Trong đó Sầm Phương Ác còn tốt hơn chút, nàng cầm nhuyễn kiếm trong tay, mỗi chiêu mỗi thức đều có chương có pháp, nhìn qua có thể biết ngay công phu.

Nhưng Bùi Lăng lại chỉ dựa vào phản ứng của bản thân, thậm chí còn dùng cả mấy chiêu thức lăn lộn đầy đất của đám lưu manh chợ búa, tình cảnh chật vật không chịu nổi như thế, nhưng mọi người xem cuộc chiến, dù chính hay ma, trên vẻ mặt đều rất nghiêm túc, không có chút ý khinh thị trêu tức nào.

Cái [Vô Pháp Thiên Ấn] này là một trong ba đạo [Thự Hà Thiên Ấn] Tố Chân Thiên.

Đạo thiên ấn này có thể khiến tất cả mọi thứ trong một phương địa vực hóa phàm!

Dù tu sĩ Hợp Đạo kỳ nắm giữ pháp tắc cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt biến thành phàm phu tục tử, không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn tu sĩ nào.

Hiện tại Bùi Lăng này không chuẩn bị bất kỳ binh khí thế gian gì, trong hành động cũng hoàn toàn không đặc biệt tu hành võ nghệ phàm tục, hiển nhiên căn bản không biết việc [Thự Hà Thiên Ấn] Tố Chân Thiên.

Đối mặt với thế công liên tục của Sầm Phương Ác, có thể nhanh chóng thích ứng với nhục thân phàm nhân, ổn định trận cước như vậy, đã rất khó!

Sắc mặt lão giả Cửu Nghi sơn nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trong trận, truyền âm cho đồng bạn nói: "Ngày tháng tu luyện của Bùi Lăng này quá ngắn, không biết [Thự Hà Thiên Ấn] Tố Chân Thiên, lại là bị đánh không kịp trở tay."

"Xem ra, kẻ này không phải vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Nếu không, không thể không biết [Thự Hà Thiên Ấn] Tố Chân Thiên!"

Kiếm tu áo đỏ bình tĩnh nói: "Nếu là vị kia, dù không biết thì lấy kiến thức tiên nhân cũng có thể sớm nhìn ra mánh khóe để đối phó.

Văn Nhân Linh Sắt khẽ nhếch hàng mị, nói: "Bùi Lăng không thể là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc!"

"Nếu thật sự là vị kia, dù [Thự Hà Thiên Ấn] bao phủ thiên địa, hắn cũng có thủ đoạn có thể phá vỡ thiên ấn trấn áp!"

"Hơn nữa, vừa nãy Bùi Lăng đột nhiên mất đi tu vi, vẻ mặt rất bất ngờ, không có chút đề phòng nào kia không hề giả tạo chút nào!"

Lưu Lam Hoàng hậu hơi gật đầu, nói: "Nếu thật sự không phải vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc, Bùi Lăng này còn xuất chúng hơn tưởng tượng của chúng ta!"

"Hậu bối tuổi nhỏ một giới, vạn kiếp Hóa Thần, đại đạo Phản Hư, trong trận chiến với bệ hạ triều ta lại lấy Phản Hư đánh bại Hợp Đạo, sau đó đại chiến Thiết thành chủ Yến Tê thành, [Thất Sát Di Tai Kỳ] cũng không thể khiến hắn dừng bước"

"Hiện tại Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên lại dùng cả [Thự Hà Thiên Ấn].."

"Kinh tài tuyệt diễm như thế, từ trước tới nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong Bàn Nhai giới!"

Nghe vậy lão giả, Cửu Nghi sơn, kiếm tu áo đỏ và Văn Nhân Linh Sắt đều gật đầu, trong đầu vô thức nghĩ đến tổ sư đã từng khai sáng chín môn phái lớn...

Cùng lúc đó, trong hư không cách đó một khoảng, Thiên Sinh giáo Nhậm Giao, Vô Thủy sơn trang Vô Sầu Tử và tu sĩ áo bào xám Luân Hồi tháp cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường.

Ống tay áo Nhậm Giao bồng bềnh, đón gió mà đứng, chậm rãi đàm đạo: "Vận dụng [Thự Hà Thiên Ấn], Sầm Phương Ác sống không được bao lâu."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, mệnh cách của nàng đã chỉ còn lại không đến một nửa."

"Dù lần này có thể chiến thắng Bùi thánh tử, trong vòng ba ngày sau cuộc chiến, nhất định vẫn lạc!"

Vô Sầu Tử nhàn nhạt mở miệng: "Huyễn cảnh tiểu giáo, đạo tâm bị long đong, có mắt cũng như mù"

"Bùi tiên đế theo hầu cỡ nào?"

"Sâm Phương Ác này chỉ là tiên hạ đẳng, ngay cả huyễn cảnh cũng không thể nhìn ra, lấy cái gì thắng Tiên Đế?"

"Trận chiến này, ngoại trừ Bùi tiên đế đại thắng, không có bất kỳ chuyện bất ngờ gì."

"Cái gọi là [Thự Hà Thiên Ấn 1, cũng chỉ là xưng hùng nơi huyễn cảnh, đối mặt với Tiên Đế chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích!"

Nhậm Giao nghe vậy cười khẽ, trời sinh vạn vật, duy người quý nhất, nhưng tương tự là người, cũng có cao thấp quý tiện.

Chương 2074: Bị đánh tơi bời...

Cũng như những tên điên tự quyết định này Vô Thủy sơn trang, thần chí không rõ, điên điên khùng khùng, tất nhiên là sự tồn tại hạ đẳng nhất trong số người, cũng như những người trong ngụy đạo đê tiện tự cam chịu thấp hèn, lăn lộn với dị tộc.

Là Thái Thượng trưởng lão Thiên Sinh giáo sinh mà cao quý, huyết mạch tôn sùng, hắn ta sẽ không chấp nhặt với loại mặt hàng đê tiện như Vô Sâu Tử.

Ngay lúc này, tu sĩ áo bào xám kia bình tĩnh nói: "Dù ai thua ai thắng, Sầm Phương Ác chắc chắn thân tử đạo tiêu, hồn quy thiên"

"Cái này rất tốt."

"Đạo tặc phương thiên địa này, cuối cùng lại sắp diệt trừ một người."

"Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết, hy vọng Bùi thánh tử hát vang tiến mạnh, tiếp tục tàn sát thiên hạ."

Tịch Cực Khư.

Phía trên bầu trời xanh thẳm sáng sủa, đám mây thuần trắng uốn lượn như núi, xếp thành từng đống.

Có phi cầm thanh lệ bay qua, cơn gió lướt nhẹ, sương lạnh ngưng cánh, vốn bên dưới là khu vực hoang vu vạn dặm, lúc này lại là bảo quang bắn ra bốn phía.

Vô số cánh trắng nhụy vàng nối liền thành xiềng xích như lá cờ kéo dài phần phật, bao phủ toàn bộ chiến trường.

Phía dưới nó là bụi mù tản khắp, hai bóng dáng một đen một màu xê dịch trằn trọc, ánh sáng lạnh lấp lóe như hoa quỳnh, chợt nỗ chợt tàn.

Đàn không to lớn hoa mỹ yên tĩnh đứng sừng sững, dải màu lấp lánh, thúy lạc diệu hoa, hai mươi lăm dây cung không người gảy lại tự hành động, phát ra từng trận tiếng nhạc réo rắt, vang vọng khắp nơi.

Sâm Phương Ác tóc búi cao váy lụa màu, y phục hoa lệ hoàn mỹ dán vào thân thể mềm mại, thanh thoát nhẹ nhàng, lúc bước chân chuyển động như hươu non trong rừng, bướm màu giữa hoa, nhảy vọt nhẹ nhàng, linh động quỷ quyệt, nhuyễn kiếm trong tay lúc thẳng lúc khúc, lúc rủ xuống lên, lúc lưỡi kiếm phun ra nuốt vào như rắn độc xuất động, xảo trá khó dò, không ngừng tiến công.

Bùi Lăng liên tiếp lùi về sau, mỗi một bước đều giẫm đạp ra dấu chân thật sâu trên mặt đất, theo máu tươi rải xuống, huyền bào của hắn đã sớm rách rưới, trải rộng vết rách có to có nhỏ, trong mỗi một vết rách đều có thể thấy dấu vết da thịt xoay tròn, máu tươi chảy ngang, thể lực, tinh lực, sinh cơ không ngừng xói mòn.

Hắn đã ném ra hòn đá vừa nhặt lên, tay không tấc sắt, nhục thân phàm thể, hiện tại gần như không bất kỳ sức đánh trả nào.

Biết rõ tiếp tục như vậy chắc chắn phải thua, trong lòng Bùi Lăng lập tức quét ngang, nhìn ánh sáng lạnh lấp lóe trước mắt, Sâm Phương Ác lại lấn người tới, đâm một kiếm vào lồng ngực của mình, lúc này hắn không tránh không né, ngược lại bước ra một bước, nghênh kiếm mà lên, lao thẳng về phía Sầm Phương Ác!

Phốc!

Trong nháy mắt nhuyễn kiếm đã đâm xuyên qua vai trái của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, lập tức bắt lấy cơ hội nghìn cân treo sợi tóc này, hai tay mở rộng như lưới đột nhiên mở ra, ôm lấy thân thể nàng!

Sâm Phương Ác lập tức thu kiếm, nhưng một kiếm này đâm quá sâu, đã bị cơ bắp kẹp lại, trong chốc lát không thể rút ra, lại nghĩ quăng kiếm cũng không kịp.

Ngay sau đó, hai tay Bùi Lăng như kìm sắt ôm chặt lấy thân thể uyển chuyển mềm mại của nàng, ngay sau đó đùi phải cong về trước chặn ngang hai chân nàng, bên hông đột nhiên dùng sức, ném mạnh nàng xuống mặt đất!

Thân thể Sầm Phương Ác lập tức mất cân bằng, không bị khống chế ngã xuống mặt đất. Nhưng nàng võ nghệ thuần thục, cho dù trúng kế cũng không hoảng loạn, trong chớp mắt sắp chạm đến mặt đất, đột nhiên đưa tay nắm chặt vạt áo Bùi Lăng, đồng thời giơ đùi phải áp vào thân thể Bùi Lăng lên đỉnh đầu, đá nghiêng một cái mang theo tiếng gió gào thét, ngang nhiên đánh tới đầu Bùi Lăng.

Ẩm! !

Bùi Lăng cứng rắn chịu một cước, trong não lập tức vang lên ong ong, nhưng động tác của hắn lại không chậm chút nào, lúc này một phát bắt được cánh tay Sầm Phương Ác, toàn bộ thân thể uốn éo, tay, eo, lưng cùng nhau dùng sức, trực tiếp ném qua vai một cái!

Ầm!

Sâm Phương Ác lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, vòm trời trải rộng xiềng xích cùng mặt đất đầy bụi mù đan xen thoáng qua trong ánh mắt, chưa kịp phản ứng, nàng đã ngã mạnh xuống đất, cảm giác đau đớn đã lâu không thấy lập tức truyền khắp cả người nàng.

Một kích thành công, Bùi Lăng lập tức phản thủ làm công, nhân lúc đối phương chưa đứng dậy, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp dạng chân ngồi trên người Sầm Phương Ác, hai nắm đấm như chùy đánh vào đầu nàng.

Thế cục đảo ngược, Sầm Phương Ác lập tức hai tay giao nhau bảo vệ đầu, phòng ngự công kích của Bùi Lăng.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Nhưng Bùi Lăng chưa đánh ra mấy quyền, dây cung cách đó không xa dập dờn một trận như gợn nước, đàn không lại thay đổi tiếng nhạc.

Từ nhẹ nhàng hoạt bát ban đầu, chuyển thành dõng dạc, hùng tráng uy nghiêm.

Trong nháy mắt, lực lượng của Sầm Phương Ác tăng mạnh!

Trong lúc nàng dùng hai tay phòng thủ, bỗng nhiên đưa ra một tay chống chọi hai đấm của Bùi Lăng, ra tay cắt ngang, một cổ tay sắc bén chặt thẳng vào cổ Bùi Lăng!

Ba!

Trước mắt Bùi Lăng lập tức tối sầm lại, sao vàng bay loạn, trong đầu óc truyền đến một trận choáng váng mãnh liệt.

Không đợi hắn làm ra càng nhiều phản ứng hơn, Sầm Phương Ác lại đấm thẳng một cái, tiếng gió lạnh thấu xương đánh về phía Bùi Lăng.

Ầm!

Toàn bộ thân thể Bùi Lăng lập tức không bị khống chế ngã ra saut

Chương 2075: Bị đánh tơi bởi... (2)

Nhưng vai trái hắn còn cắm một thanh nhuyễn kiếm, vừa ngã xuống đất đã có một cơn đau đớn dữ dội truyền đến!

Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, đang muốn đứng dậy đã thấy Sâm Phương Ác lấy khuỷu tay chống đất, vòng eo vặn một cái, trong khoảnh khắc thoát khỏi sự áp chế của hai chân Bùi Lăng, sau đó lấy khuỷu tay làm trung tâm, đánh một vòng, mượn vào khí thế xoay tròn, hai chân như gió, đầu gối trái phải gần như không phân chia tuần tự, hung hăng vọt tới ngực Bùi Lăng.

Răng rắc răng rắc răng rắc...

Ngực Bùi Lăng đột nhiên đau xót, bỗng cảm giác không biết xương sườn của mình bị bẻ gãy bao nhiêu cái!

Ngay sau đó, nắm đấm như hạt mưa rơi xuống mặt hắn.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Trong chốc lát Bùi Lăng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trong não cũng ngơ ngác.

Sâm Phương Ác nhân cơ hội nắm chặt nhuyễn kiếm đâm vào vai trái hắn, đang muốn rút ra nhưng cổ tay vừa bắt lấy chuôi kiếm, đột nhiên xiết chặt, lại lập tức bị Bùi Lăng một phát bắt được!

Sâm Phương Ác nhăn lại hàng lông mày kẻ đen, nhục thân thể phách của Thánh Tử Trọng Minh tông này cực kỳ cường hãn!

Đổi lại là tu sĩ tầm thường, cho dù cũng là Hợp Đạo, lúc này đã sớm bị nàng đánh nửa chết nửa sống! Đừng nói đánh trả, ngay cả giữ tỉnh táo cũng khó khăn!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, nàng lại đập một quyền vào mặt Bùi Lăng.

Ầm!

Bùi Lăng nhanh chóng nâng cánh tay phải lên ngăn một quyền này, sau đó bàn tay trái nắm cổ tay Sầm Phương Ác đột nhiên dùng sức, mặc cho vai trái tuôn ra máu tươi, lấy lực lượng mạnh mẽ cứ thế từ xoay tay nàng ra khỏi chuôi kiếm, tiếp theo tay phải vồ chuôi kiếm một cái, không để ý đến cơn đau kịch liệt và tổn thương trên vai, lại rút nhuyễn kiếm ra!

Xoạt!

Trên nhuyễn kiếm vết máu loang lổ, huyết quang trộn lẫn ánh sáng lạnh chớp động, đã như rắn độc quét về phía Sầm Phương Ác!

Sâm Phương Ác không ngờ tới Bùi Lăng lại ba phen mấy bận dùng loại đấu pháp không muốn mạng này, nàng vội vàng ngửa mặt lùi về sau, một điểm ý lạnh gần như dán vào chóp mũi của nàng lay động.

Vội vàng né tránh, mặc dù giữ được tính mạng nhưng cũng chưa thể hoàn toàn tránh thoát một kiếm này, chỉ nghe "xoẹt xẹt"

một tiếng xé vải, kiếm phong mở ra một đoạn gấm nhu, vai tuyết trắng óng ánh lập tức lộ rõ.

Thật vất vả lại chiếm được cơ hội, Bùi Lăng không dám dừng lại, lại chém một kiếm về phía Sầm Phương Ác!

Sâm Phương Ác vỗ mặt đất, mượn lực bay xéo ra như vũ yến vút không, lại lần nữa thi triển khinh công phàm tục, nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

Cuối cùng Bùi Lăng lại đứng dậy, hắn thở hổn hển từng ngụm, áo bào trên dưới cả người rách rưới, vết thương chồng chất, nhất là lỗ máu trên vai trái đang máu tươi chảy xuôi ào ạt, không ngừng thuận theo vạt áo tay áo nhỏ xuống bụi đất.

Nhìn qua Sầm Phương Ác lông tóc không hao tổn, trong chốc lát cảm giác một trận chiến này càng gian nan hơn khiêu chiến Chung Quỳ Hoàng đế, khiêu chiến Thiết Hùng Thác!

" [ranh tranh..."

Ngay lúc này, đàn không băng tinh lại thay đổi tiếng nhạc, như mây lên tuyết bay, lượn lờ không dứt.

Vốn sắc mặt Sầm Phương Ác cũng hơi trắng bệch, thể lực nhanh chóng khôi phục!

Không đợi Bùi Lăng khôi phục càng nhiều khí lực, Sầm Phương Ác lập tức lao về phía Bùi Lăng.

Nhuyễn kiếm Bùi Lăng trong tay lắc một cái, lập tức vạch ra một kiếm thức sắc nhọn huyền diệu, mũi kiếm như nhánh hoa run rầy, lại như mưa rào tuôn rơi, ngàn vạn ánh sáng lạnh bao phủ trên dưới quanh người Sầm Phương Ác.

Hắn lại dùng kiếm chiêu Hàn Ảm Kiếm tông!

Xoạt!

Mũi nhọn đập vào mặt, Sầm Phương Ác lại không lùi mà tiến tới, chờ mũi kiếm sắp chạm vào người, hai tay của nàng đột nhiên hợp lại, trong nháy mắt kẹp lấy nhuyễn kiếm, dừng thế công của nó, sau đó chân dài thon dài mạnh mẽ ầm vang nâng lên mang theo cơn gió lạnh thấu xương, đột nhiên đá vào hàm dưới của Bùi Lăng.

Bùi Lăng đã dần thích ứng với đường lối của Sầm Phương Ác, lúc này uốn gối xách chân, vào lúc cực kỳ nguy cấp chống đỡ chân dài Sầm Phương Ác, ngay sau đó nhuyễn kiếm đột nhiên rủ xuống như một đoạn vải tơ vô cùng bóng loáng, bơi ra từ lòng bàn tay Sầm Phương Ác, lại đột nhiên ngẩng đầu giữa không trung, đâm về ngực nàng!

Trong nháy mắt Sầm Phương Ác nhẹ như không có vật gì, tránh sang bên cạnh, né được một kiếm này của Bùi Lăng, đồng thời lại đá một cước vào bên eo Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức trốn tránh, đã thấy một cước này của Sầm Phương Ác đá được một nửa, đột nhiên lộn vòng về một phương hướng, Sau tốc độ càng nhanh hơn đá vào cổ tay cầm kiếm của Bùi Lăng.

Ba!

Biến chiêu này xảy ra quá bất ngờ, Bùi Lăng căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một cảm giác đau đớn toàn tâm, trong nháy mắt mất lực, nhuyễn kiếm tuột tay bay xéo ra, rơi xuống mặt đất.

Sâm Phương Ác lập tức chạy về phía nhuyễn kiếm như muốn đi qua nhặt kiếm.

Trong lòng Bùi Lăng quýnh lên, nếu bây giờ nhuyễn kiếm về trong tay Sầm Phương Ác, hắn lại muốn đoạt kiếm gần như hoàn toàn không có khả năng!

Hắn vội vàng lao về phía Sầm Phương Ác, đưa tay giữ lấy đối phương.

Ngay lúc này, Sâm Phương Ác đang chạy đột nhiên dừng lại, uốn gối quay người là một đá xảo trá sắc bén.

Mục tiêu lại không phải nhuyễn kiếm, mà là Bùi Lăng!

Đây là sự chênh lệch của kinh nghiệm thực chiến!

Chương 2076: Không tranh cùng thế, chỉ luận cùng tâm

Nói đúng ra, là sự chênh lệch giữa kinh nghiệm thực chiến trong tranh đấu của võ giả phàm nhân!

Một chiêu giương đông kích tây đánh rất bất ngờ, Bùi Lăng hoàn toàn không đoán trước, lúc này hai chân bị đá trúng, cả người không tự chủ được té ngã trên đất.

Sâm Phương Ác không cho hắn cơ hội thở dốc, lúc này nhảy lên một cái, thân thể tinh tế thướt tha như cánh quạt, trong nháy mắt bay lên xoay ba vòng trên không, chân dài lôi theo tiếng gió như một thanh chùy nặng hung hăng đánh tới hướng Bùi Lăng!

Thấy nàng ra chiêu hung mãnh như vậy, trong chốc lát Bùi Lăng không chú ý đến việc đứng dậy, vội vàng toàn lực lăn sang bên cạnh.

Ầm!

Ngay sau đó, Sầm Phương Ác đá mạnh vào khoảng đất mà Bùi Lăng vừa ngã xuống, trong chốc lát bụi mù tung tóe, mặt đất xuất hiện một dấu chân không đầu gối.

Một kích thất bại, Sâm Phương Ác không hề do dự, lập tức đứng dậy nhảy lên, lao tới Bùi Lăng đang chuẩn bị đứng dậy từ dưới đất.

Oanh! !!

Lúc này thể lực của Bùi Lăng bị xói mòn quá nhiều, đã không theo kịp tốc độ của Sầm Phương Ác, lập tức bị đụng bay ra ngoài, thân thể rơi mạnh xuống đất.

Bụi đất tản ra, cách hắn không xa có một tia sáng lạnh lấp lóe, chiết xạ thu thuỷ xinh đẹp.

Bùi Lăng vô thức phát ra một tràng ho khan kịch liệt, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, quanh người vết máu loang lổ, trong cơ thể dời sông lấp biển đang gian nan lật ngồi dậy, đột nhiên trông thấy nhuyễn kiếm bên cạnh, lập tức đưa tay, một phát bắt được chuôi kiếm.

Nhưng ngón tay chưa phát lực nắm chặt nó, Sầm Phương Ác đã tới như gió, một cước đá trúng cổ tay của hắn.

Cảm giác đau đớn dữ dội lại đánh tới, nhuyễn kiếm lại rời tay bay ra, rơi xuống nơi xa.

Sâm Phương Ác đạp thật mạnh, mũi chân nhẹ xoáy đã xuất hiện sau lưng Bùi Lăng, nàng uốn gối ngồi xuống, một phát bắt được tóc dài đã tán loạn của Bùi Lăng, cưỡng ép kéo hắn lên từ dưới đất, sau đó cánh tay phải ghìm chặt cổ hắn, cánh tay trái khóa lại tay phải đột nhiên dùng sức!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy một cảm giác nghẹn thở, bóng ma tử vong âm vang bao phủ nhưng thân thể hắn lại không phản ứng chút nào, dường như đã không thể giãy giụa.

Ngay lúc này, Sâm Phương Ác đột nhiên nói: "Bùi Lăng, hiện tại gia nhập chính đạo ta, ta không giết ngươi!"

Cùng lúc đó, dây cung đàn không lật mấy tiếng lại đột nhiên biến đổi như kim trống ồn ào náo động, hoàng chung đại lữ, trang nghiêm rộng lớn, quang minh chính đại.

Lực lượng của Sầm Phương Ác lập tức trở nên vô cùng cường đại, cánh tay phải ghìm chặt cổ Bùi Lăng lập tức như bách luyện tinh thiết đổ bê tông, đừng nói hiện tại đối phương chỉ là một thân thể phàm nhân tình trạng kiệt sức gần như dầu hết đèn tắt, dù lúc hắn trong thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần tu vi chưa hồi phục, đã không có khả năng tránh thoát!

Nghĩ đến đây, nàng vội vàng thả lỏng một chút cường độ, đề phòng trực tiếp ghìm chết Bùi Lăng.

Trên thực tế, đối phó với loại ma đầu việc ác từng đống như Bùi Lăng, cho tới bây giờ nàng đều là có thể giết thì tuyệt không đối không giữ mạng cho hắn!

Chỉ có điều, lần trước hỏi đồ nhi Minh Họa về việc Bùi Lăng, biết được lúc ở U Tố mộ, Bùi Lăng này đã cứu Minh Họa, vì vậy lần này ra tay, cho dù mình chắc chắn phải chết nhưng vẫn muốn trả phần ân tình này thay Minh Họa...

Đương nhiên, nếu Bùi Lăng này thật sự chấp mê bất ngộ, vì để phòng sau này hại chết càng nhiều người vô tội, nàng cũng chỉ có thể ra tay giết chết!

Nghĩ tới đây, Sầm Phương Ác tiếp tục bổ sung: "Mượn chuyện tu nhân, mượn giả tu chân."

"Vì lợi ích một người, tai họa thương sinh thiên hạ, tuyệt đối không phải gốc rễ cầu đạo tu hành"

"Tu sĩ chúng ta, trong lòng chỉ có đại đạo!"

"Đạo đúng tất tiến, đạo sai tất lùi. Không đi đường tà ác, không ức hiếp người khác; tích lũy công đức, từ tâm tại vật; trung hiếu với bạn bè, chính là hóa người."

"Không thể kiêu ngạo, không thể túng dục, không thể quá vui, không thể tự mãn"

"Thượng thiện nhược thủy, tu thân dưỡng tính, giữ tâm như gỗ đá, thú vui như mây nước, mới là chân lý tu luyện."

"Không tranh cùng thế, chỉ luận cùng tâm!"

"Ngươi thiên tư trác tuyệt, đạo tâm kiên định, cho dù là Thánh Tử Trọng Minh tông vẫn không tiếc sinh tử, không luyến quyền thế, truy cầu đạo của mình, loại đạo tâm này, loại ý chí này, loại lòng dạ này, dù cho không giống đạo ta, nhưng tu sĩ trong thiên hạ dù chính hay ma, dù cho là tán tu, lòng cầu đạo đều giống nhau."

"Bản tọa không nỡ để minh châu vì sinh trong bóng tối mà bị long đong, hôm nay thành tâm khuyên bảo, mong rằng ngươi nghĩ lại!"

"Dù Tố Chân Thiên ta không thu nam đồ, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý, bản tọa có thể dùng danh nghĩa Chưởng Giáo Tố Chân Thiên cam đoan, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Hàn Ảm Kiếm tông, thậm chí cả Cửu Nghi sơn đều tiếp nhận ngươi!"

"Nói đến thế thôi, Bùi Lăng, ngươi nguyện thay đổi hoàn toàn, bỏ gian tà theo chính nghĩa?"

Bên ngoài Tịch Cực Khư.

Hư không.

Tu sĩ quan chiến hai đạo chính ma đều tập trung tinh thần nhìn trận chiến đằng xa.

Thấy Sầm Phương Ác chiếm ưu thế, Bùi Lăng bị đánh liên tục bại lui, vẻ mặt lão giả Cửu Nghi sơn và đám tu sĩ chính đạo lập tức bình tĩnh lại.

Chương 2077: Để lại nửa cái mạng?

Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang hơi lộ ra ý cười, nói: "Chưởng Giáo nhập đạo mấy trăm năm, ngày xưa vừa nhập môn đã rèn luyện võ nghệ, từ đầu đến cuối chưa từng sa sút.

"Sầm chưởng giáo thiên tư xuất chúng, nhưng xưa nay không bởi vậy sinh ra kiêu ngạo, ngược lại không ngừng tu hành, càng chăm chỉ hơn người thường" Lão giả Cửu Nghi sơn khẽ gật đầu: "Lúc trước làm Thiên Cơ, lão phu từng nghe Chưởng Giáo đời trước nhiều lần nói, vẫn lấy làm kiêu ngạo..."

Kiếm tu áo đỏ bình tĩnh nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng này thật sự kinh tài tuyệt diễm"

"Nhưng tà không thắng chính, cho dù hắn ở vào thiên phú và ma công thắng liên tiếp hai trận, vẫn thua trong tay Sầm chưởng giáo...

Nói đến đây, thế cục trong trận đột nhiên thay đổi, đã thấy Bùi Lăng lấy tổn thương giành trước bắt lấy một sơ hở của Sầm Phương Ác, hung hăng đẩy nàng xuống đất.

Nhưng ngay sau tỉnh huyền biến ảo, tiếng nhạc đàn không chuyển một cái, Sầm Phương Ác lại phản thủ làm công, hai người Bùi Lăng ngã xuống đất triền đấu một trận, nhuyễn kiếm lại rơi vào trong tay Bùi Lăng!

Kiếm tu áo đỏ lập tức nhướn mày, ngạc nhiên nói: " [Điểm Tinh kiếm pháp] ?"

[Điểm Tinh kiếm pháp] là do một vị tiền bối kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông đã ẩn cư nào đó, đêm xem sao trời sở ngộ, giấu ở nội môn, cho dù là ngoại môn đệ tử cũng không thể tu tập.

Rõ ràng Thánh Tử Trọng Minh tông này tu luyện đao đạo, hiện tại lại học trộm kiếm kỹ Hàn Ảm Kiếm tông?

Không đợi kiếm tu áo đỏ biết rõ tình huống, trong trận Bùi Lăng đã bị Sầm Phương Ác đá bay nhuyễn kiếm...

Lão giả Cửu Nghi sơn khẽ vuốt râu dài, chậm rãi nói: " [Điểm Tinh kiếm pháp] Hàn Ảm Kiếm tông thích hợp với kiếm cứng rắn, không thích hợp nhuyễn kiếm."

"Mặc dù không biết Bùi Lăng này học được [Điểm Tỉnh kiếm pháp] từ nơi nào, nhưng chỉ biết da lông không biết thay đổi"

"Nếu không vừa rồi Sầm chưởng giáo đã gặp nguy hiểm..."

Kiếm tu áo đỏ khẽ lắc đầu, nói: "Không! Cho dù Bùi Lăng này tinh thông [Điểm Tinh kiếm pháp] cũng vô dụng!"

" [Điểm Tỉnh kiếm pháp] vốn cho tu sĩ sử dụng, trong một tức đâm ra ngàn vạn, nơi kiếm phong đi qua như thủy ngân chảy, không để lại chút khe hở."

"Nếu có pháp lực chống đỡ, sẽ cực kỳ đáng sợ."

"Nhưng hiện tại hai người này đều là nhục thân phàm thai, cuối cùng kỳ lực có hạn, chiêu thức tinh diệu dùng ít sức càng quan trọng hơn!"

"Sầm chưởng giáo tinh thông võ nghệ phàm tục, nếu kiếm pháp lấy pháp lực làm hòn đá tảng, trong mắt hắn tất cả đều là sơ hở!"

"Trừ khi vừa rồi Bùi Lăng dùng đao."

Nghe vậy, những người khác gật đầu đồng ý.

Thánh Tử Trọng Minh tông này đi đao đạo, cho dù chưa luyện qua đao pháp phàm tục nhưng là một đao tu Hợp Đạo, có thể làm được vô chiêu thắng hữu chiêu.

Đối phương không sở trường kiếm đạo, cho dù có nhuyễn kiếm trong tay, [Điểm Tinh kiếm pháp] Hàn Ẩm Kiếm tông trong lòng, cũng không thể cân đối đôi bên, căn bản không chiếm được ưu thế mang tính quyết định.

Đặc biệt, đây còn là một thanh nhuyễn kiếm yêu cầu cực cao với người sử dụng...

Lúc này, Lưu Lam Hoàng hậu mở miệng, hỏi: "Không biết Bùi Lăng học được [Điểm Tinh kiếm pháp] này từ chỗ nào?"

Kiếm tu áo đỏ kia cau mày, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết."

Ngay lúc bọn họ nói chuyện, thế cục trong trận lại thay đổi, Sầm Phương Ác đã ghìm chặt cổ Bùi Lăng, giữ chặt hắn, bắt đầu chiêu hàng đối phương.

Trong lòng mấy người chính đạo lập tức vững vàng, thắng bại đã phân!

Thánh Tử Trọng Minh tông thiên tư trác tuyệt, thực lực cường hãn, ma uy của hắn mới lộ, rốt cuộc vẫn thua trong tay Sầm chưởng giáo!

Lão giả Cửu Nghi sơn chậm rãi nói: "Sầm chưởng giáo xưa nay ái tài, cho dù vì Bùi Lăng này khiêu chiến mà không còn nhiều ngày giờ, nhưng vẫn không nỡ để hắn đắm chìm lạc đường... Lòng dạ như này đúng là Tố Chân Thiên"

"Bùi Lăng này xuất thân hàn vi, từng bước một giết tới vị trí Thánh Tử Trọng Minh tông, lại đưa tiền đồ tốt đẹp, không để ý thanh xuân cường thịnh, không sợ sinh tử, một lòng cầu đạo, nếu cứ thế mà chết đi, thật sự quá đáng tiếc."

Ánh mắt Lưu Lam Hoàng hậu lay động, nói: "Bệ hạ cũng từng mời chào kẻ này, nhưng không thành công."

"Hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, sinh tử trong tay Sầm chưởng giáo, không biết Bùi Lăng này có lay động hay không?"

Cùng lúc đó, chỗ hư không của tu sĩ quan chiến ma môn.

Ba bóng dáng đạp không mà đứng, quanh người cuồn cuộn ma khí, tà ý nghiêm nghị, vô số yêu quỷ, thi khôi, oan hồn hiện ra xung quanh, như ẩn như hiện, tiếng kêu rên che ngợp bầu trời.

Nhậm Giao, Vô Sầu Tử cùng tu sĩ áo bào xám ngoảnh mặt làm ngơ với những dị tượng này, nhìn chằm chằm chiến trường trong Tịch Cực Khư.

Tu sĩ áo bào xám Luân Hồi tháp khẽ lắc đầu, thở dài: "Đáng tiếc!"

"Bản tọa đã xem ảnh lưu niệm hai trận chiến đấu trước đó của Bùi Lăng"

"Nếu so đấu thực lực chính diện, ngược lại phần thắng cực lớn"

"Nhưng ở trong [Vô Pháp Thiên Ấn] này, lại bị quản chế khắp nơi.

"Xem ra, hắn không địch lại Sâm Phương Ác này."

Nói đến chỗ này, trên mặt tu sĩ áo bào xám không che đậy vẻ thất vọng.

Nếu Bùi Lăng này có thể thắng một trận nữa, tiếp theo lại đi khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông, có thể diệt trừ thêm một vị đạo tặc phương thiên địa này.

Chương 2078: Để lại nửa cái mạng? (2)

Đến lúc đó, Thánh tháp lại mở ra đại chiến thảo ngụy, nhất định có thể đánh tan, trả lại phương thế giới này một càn khôn tươi sáng!

Thiên Sinh giáo Nhậm Giao bình tĩnh nói: "Ngụy đạo cố ý nhằm vào thôi."

"Hơn nữa, [Thự Hà Thiên Ấn] Tố Chân Thiên là một trong thủ đoạn nội tình của tông môn nàng."

"Sâm Phương Ác phải trả giá đắt như thế, kết quả hiện tại cũng là hợp tình hợp lý."

Vô Thủy sơn trang Vô Sâu Tử nghe vậy, khinh miệt nhìn lướt qua hai người, nói: "Chỉ là tiên hạ đẳng có mắt không tròng, không hiểu ý tưởng mới lạ của Tiên Đế thì đừng mở miệng, tránh gây trò cười."

"Bùi tiên đế chỉ cảm thấy trực tiếp nghiền ép quá không thú vị:

"Hiện tại, để cho Sầm Phương Ác nửa cái mạng kia trước."

"Nếu không thắng quá đơn giản buồn tẻ với Tiên Đế"

"Những ngụy đạo buồn cười này là tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong, còn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay:

"Loại sâu bọ này căn bản không biết sự cường đại của Tiên Đế!"

"Về phần hai người các ngươi, ngu xuẩn không chịu nổi, ánh mắt thiển cận, thật sự không khác gì ngụy đạo."

"Uổng là Thánh đạo!"

Nghe vậy, Nhậm Giao cười ha ha, chẳng muốn nói nhảm một chữ với Vô Thủy sơn trang.

Tu sĩ áo bào xám Luân Hồi tháp thì lạnh nhạt nói: "Hy vọng tất cả như lời Kim Tiên nói."

Tịch Cực Khư.

Cánh trắng nhụy vàng xiềng xích tầng tầng lớp lớp, đại dương mênh mông như biển, bao phủ toàn bộ bầu trời.

Bụi mù tản ra chầm chậm rơi xuống, hiện ra hai người đang quấn lấy nhau.

Sâm Phương Ác quỳ một chân trên đất, váy dài cẩm tú bày ra trên bùn cát như phồn hoa đột nhiên nở rộ, trong làn váy ẩn hiện màu đa óng ánh như tuyết, cánh tay phải của nàng ghìm chặt cổ Bùi Lăng, cánh tay trái kẹp lại cánh tay phải, vòng eo thẳng đang chờ hắn đáp lời.

Lúc này, quanh người Bùi Lăng dày đặc vết thương, áo bào tổn hại, lỗ máu trên vai trái còn có máu tươi chậm rãi chảy xuôi, thấm ướt vạt áo tay áo, Thậm chí nhuộm đỏ váy sau lưng Sầm Phương Ác.

Tu vi mất hết kịch chiến, mất lượng lớn máu lại thêm lúc này bị Sâm Phương Ác ghìm cổ, cả người Bùi Lăng vô cùng yên tĩnh, cũng vô cùng thả lỏng, nhìn lại đã hơi thở mong manh.

Nghe vị Chưởng Giáo này chiêu hàng, Bùi Lăng đã mất sức phản kháng lập tức yếu ớt nói: "Đa tạ Sầm chưởng giáo nâng đỡ."

"Đáng tiếc, trận chiến này lĩnh giáo [Vô Pháp Thiên Ấn] quý tông, lại chưa thể kiến thức tuyệt học chân chính của Sầm chưởng giáo...

Giọng hắn nghe cực kỳ suy yếu như đã dầu hết đèn tắt, nhưng bên trong lại lộ ra một vẻ tự tin tuyệt cường bá đạo, không có chút không cam lòng và tiếc nuối nào vì thất bại.

Sâm Phương Ác lập tức nhận ra điều không đúng, lúc này đã không còn do dự điều gì nữa, cánh tay phải đột nhiên co vào, bộc phát ra một luồng lực lượng cường đại!

Cùng lúc đó, đàn không băng tinh cách đó không xa cũng nhanh chóng vẽ qua từng đạo lưu quang, hai mươi lắm dây cung liên tục nhảy nhót, tiếng nhạc đột nhiên gấp rút như mưa rào tuôn rơi, ky binh lưỡi mác, tiến thêm một bước tăng cường lực lượng của Sâm Phương Ác.

Nhưng ngay sau đó...

Vốn Bùi Lăng đã khí tức yếu ớt, dường như sẽ thân tử đạo tiêu bất cứ lúc nào, quanh người đột nhiên dâng lên một luồng khí tức hùng hậu mênh mông!

Cánh tay phải của Sầm Phương Ác đột nhiên ra sức như vòng sắt nắm chặt, nhưng cổ Bùi Lăng lại lập tức trở nên như tỉnh thiết bách luyện, mặc cho nàng dùng hết sức lực toàn thân, cho dù có băng tinh đàn không tăng phúc, cũng không thể động đến hắn chút nào!

Cùng lúc đó, tầng tầng lớp lớp cánh trắng nhụy vàng xiềng xích khóa lại phương không gian này như thủy triều bắt đầu phun trào.

Rầm rầm...

Cánh hoa trắng như tuyết đột nhiên suy tàn, bay lả tả, giăng khắp nơi, chỉ một thoáng tung bay toàn bộ Tịch Cực Khư.

Cứ như tuyết lớn đây trời.

Khí tức Bùi Lăng bắt đầu nhanh chóng kéo lên, đầu tiên là Luyện Khí, lại là Trúc Cơ, sau đó Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần...

Theo tu vi khôi phục, tất cả vết thương trên dưới quanh người hắn đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lỗ máu trên vai trái lập tức ngừng chảy máu tươi, thịt mới sinh ra, chỉ trong nháy mắt hắn đã hoàn hảo không chút tổn hại.

Nếu không phải áo bào vẫn tàn tạ, dường như vết thương chồng chất vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bùi Lăng đưa tay trái ra nắm chặt cánh tay phải Sầm Phương Ác, chỉ nhẹ nhàng dùng sức, lập tức một phát tránh thoát một chiêu toàn lực khóa cổ của nàng!

Trong nháy mắt hắn đứng lên, chậm rãi xoay người lại nhìn qua Sâm Phương Ác đang vô cùng chấn động, không do dự chút nào chỉ một cái về phía nàng.

Phốc phốc phốc phốc...

Hai chân hai tay Sầm Phương Ác lập tức xuất hiện bốn lỗ máu kích cỡ như nhau, độc nhất vô nhị, nàng lập tức không bị khống chế ngã xuống.

Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mặt lập tức lạnh băng:

"Có thể sử dụng thuật pháp ở trong [Vô Pháp Thiên Ấn] ! Ngươi là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Lúc này, cả người Bùi Lăng đã hoàn toàn khôi phục tỉnh khí thần, nhục thân của hắn dưới áo bào tàn tạ lông tóc không thương, trông tinh thần vô cùng khoan khoái, trạng thái kì diệu, chỉ có điều khí tức của hắn lại bắt đầu nhanh chóng hạ xuống.

Chỉ trong nháy mắt, tu vi đã nhanh chóng rút lui, một lần nữa hóa thành phàm nhân!

Chương 2079: Sơ hở!

Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ với điều này, [Vô Pháp Thiên Ấn] này thật sự lợi hại, suýt nữa khiến hắn dừng bước nơi này!

Nhưng cũng tiếc, nếu Sầm Phương Ác không cần bộ đàn không kia, ngoại trừ vận dụng hệ thống, chỉ sợ đến thời khắc sống còn hắn cũng không thể biết phá vỡ tình hình như thế nào!

Băng tinh đàn không kia gây cho Bùi Lăng rất nhiều rắc rối, nhưng cũng cho hắn một lời nhắc nhở!

Bản thân Sầm Phương Ác cũng mất đi tất cả tu vi trong [Vô Pháp Thiên Ấn], trở thành nhục thân phàm thai, vậy đã nói rõ [Vô Pháp Thiên Ấn] đối xử như nhau với toàn bộ sinh linh trong khu vực!

Dù là Tố Chân Thiên, cũng không thể miễn trừ [Vô Pháp Thiên Ấn].

Nếu không Sầm Phương Ác cần gì dựa vào đàn không phụ trợ ra tay với Bùi Lăng, dù chỉ giữ lại chân nguyên Luyện Khí kỳ, cũng đủ để nhanh chóng giải quyết Bùi Lăng!

Bởi vậy, đàn không có thể thi triển thuật pháp dưới sự phong tỏa của [Vô Pháp Thiên Ấn], mặc kệ uy năng thuật pháp này còn thừa lại mấy phần, đều là sơ hở của [Vô Pháp Thiên Ấn] !

Đúng vậy, Sâm Phương Ác thi triển [Vô Pháp Thiên Ấn] có thể hoàn mỹ áp chế hai tên Hợp Đạo là nàng và Bùi Lăng này thành phàm nhân.

Nhưng pháp bảo trấn tông lại có thể đột phá phong tỏa của [Vô Pháp Thiên Ấn} !

Bùi Lãng có được hai môn tiên thuật [Minh Thiên Đại Mộng] và [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, đương nhiên thủ đoạn cấp độ tiên nhân không thể kém hơn pháp bảo trấn tông.

Vấn đề duy nhất là cần pháp tắc mới có thể thi triển hai môn tiên thuật này.

Sau khi hắn bị phong cấm tu vi, mất đi lực lượng pháp tắc, không thể vận dụng hai môn tiên thuật này.

Vì vậy, trong toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi, hắn vẫn luôn bị Sâm Phương Ác đè lên đánh.

Chỉ có điều, ngoại trừ hai môn tiên thuật này, hắn còn có một môn thuật pháp cũng đến từ ý chí Đọa Tiên.

Chính là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Nếu chỉ là lúc bình thường, môn thuật pháp này chỉ mạnh hơn thuật pháp phổ thông một chút.

Nhưng ý chí Đọa Tiên từng nói, lúc người thi triển bị xói mòn rất nhiều sinh cơ, rơi vào thời khắc sắp chết, thuật này có thể sánh vai với tiên thuật!

Khác với [Minh Thiên Đại Mộng] còn có [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], lúc tu luyện [Mạt Đạo Khuynh Tiên] cần pháp lực nhưng lúc sử dụng lại chỉ cần sinh cơ và thọ nguyên!

Trong chớp mắt sắp chết đây là một môn tiên thuật!

Một môn tiên thuật không có bất kỳ điều kiện sử dụng gì!

Vừa rồi hắn đã sử dụng [Mạt Đạo Khuynh Tiên], tạm thời xông phá áp chế của [Vô Pháp Thiên Ấn] !

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng đi sang một bên, nhặt nhuyễn kiếm trên mặt đất lên.

Hắn cầm theo nhuyễn kiếm, đi đến trước người Sầm Phương Ác, bình thản nói: "Ta chỉ là Bùi Lăng!"

Nói xong, cổ tay hắn nhẹ rung, mũi nhọn sâm nhiên đã gác ở cổ họng Sầm Phương Ác.

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Sầm chưởng giáo, vãn bối thắng"

Sâm Phương Ác vẫn lạnh lùng nhìn Bùi Lăng như căn bản không thấy nhuyễn kiếm chống đỡ ở cổ họng của mình, nàng lạnh lùng nói: "Nếu ngươi chỉ là vị Thánh Tử kia của Trọng Minh tông, không có pháp lực, không có tu vi, không có pháp tắc, sao có thể dùng được thuật pháp trong [Vô Pháp Thiên Ấn] ?"

Hiện tại sinh tử vinh nhục của cá nhân nàng, thậm chí mặt mũi cả Tố Chân Thiên đã là chuyện nhỏ!

Quan trọng nhất là xác định theo hầu của Bùi Lăng!

Nếu kẻ này thật sự là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc... Vậy chín môn phái lớn có thể mời tổ sư xuất quan!

Thấy Sầm Phương Ác còn đang nghi ngờ mình, Bùi Lăng không tiếp tục giải thích.

[Mạt Đạo Khuynh Tiên] vốn đi ra từ tay Đọa Tiên, cộng thêm hắn lại là Thánh Tử Trọng Minh tông, lập trường đối địch với Tố Chân Thiên.

Khoan nói đến vị Chưởng Giáo Tố Chân Thiên này, ngay cả những Hợp Đạo quan chiến kia cũng không có bất kỳ kể nào nghe lời giải thích của hắn, càng không tin tưởng lời giải thích của hắn!

Cách giải quyết vấn đề thật sự là phải chờ sau khi trận chiến này kết thúc, đi tìm sư tôn Dược Dạ Thư.

Chỉ cần sư tôn tin tưởng hắn, có nàng bảo đảm, ra mặt thay giải thích hắn, mới có thể loại bỏ sự nghi ngờ của đám người Sầm Phương Ác giúp hắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Minh Thiên Đại Mộng] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

[Vô Pháp Thiên Ấn] này còn đáng sợ hơn [Thất Sát Di Tai Kỳ 1, chỉ sợ cái giá phải trả khi sử dụng càng lớn hơn [Thất Sát Di Tai Kỳ] !

Dù hiện tại Sầm Phương Ác này rất nghi ngờ theo hầu của hắn, nhưng nể mặt đối phương là sư tôn của Yến Minh Họa, cộng thêm vừa rồi tự cho là đã chế trụ hắn mà chiêu hàng, cũng coi như đã nương tay, bây giờ có thể cứu, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thủ đoạn cứu người mạnh nhất mà hắn nắm giữ là [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Chương 2080: Đổi một đầu "Nhân"

Môn chú pháp này, ngoại trừ một chút tác dụng phụ nho nhỏ, có thể tẩm bổ cực lớn cho căn cơ của người trúng chú, hơn nữa tế phẩm càng mạnh, hiệu quả càng tốt!

Ngoài ra, hắn cũng không cần thật sự cứu chữa Sầm Phương Ác đến tinh thần vô cùng khoan khoái, chỉ cần tạm thời giữa được tính mệnh đối phương là được.

Chắc chắn lúc này sư tôn Dược Dạ Thư đang ở gần đây, chỉ cần trận chiến này kết thúc, Sầm Phương Ác còn sống, sư tôn có thể cứu nàng!

Thế nhưng, hiện tại bị [Vô Pháp Thiên Ấn] ảnh hưởng, hắn hoàn toàn không có tu vi, cũng chỉ có thể dùng hệ thống thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] trước, sau đó cứu người ở trong [Minh Thiên Đại Mộng 1...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Minh Thiên Đại Mộng] cần lực lượng pháp tắc..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lực lượng pháp tắc..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ bị phong ấn, hệ thống bắt đầu giải trừ phong ấn cho ngài...

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Nếu không có [Mạt Đạo Khuynh Tiên], vừa rồi hắn sẽ lựa chọn trực tiếp sử dụng hệ thống phá vỡ tình hình.

Mặc dù hệ thống này cực kỳ thiểu năng, nhưng ngay lúc này luôn có thể tìm ra cách thích hợp nhất phá vỡ tình hình.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đầu tiên là nhắm hai mắt, sau đó hội tụ tất cả tinh khí thần rót vào thức hải linh đài, một gốc cây dâu nguy nga, khổng lồ, tán cây xanh lục dân hiện ra trong đầu óc hắn...

Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn ầm vang dâng lên hư ảnh một gốc cây dâu lớn cao vút trong mây, tán cây như nắp ô.

Cây dâu vô cùng hùng vĩ, không thể tưởng tượng nổi, tán cây khổng lồ mênh mông như là một tòa lục địa sinh cơ bừng bừng, cành lá lượn quanh, một tia ánh sáng vàng như đến từ nắng gắt xen lẫn trong đó, chiếu xạ ngàn vạn.

Hư ảnh Tang Mộc bỏ qua sự áp chế của [Vô Pháp Thiên Ấn], không ngừng lên cao.

Trong nháy mắt, nó đã phóng đến bầu trời, khí thế hùng hậu tùy theo dâng lên, chẳng mấy chốc ngọn cây chạm đến xiềng xích cánh trắng nhụy vàng, không chịu bất kỳ trở ngại nào, tán cây trực tiếp xuyên qua từng tầng xiềng xích, đón lấy trời cao.

Trong nháy mắt, toàn bộ Tịch Cực Khư bị bao phủ phía dưới tán cây dâu.

Ngay lúc này, trong cành lá hiện ra hai vòng mặt trời huy hoàng.

Mặt trời như nắng gắt giữa trời, so sánh với vòng mặt trời chân chính trong bầu trời, đúng là không nhượng bộ chút nào.

Nó rực rỡ chói mắt, hừng hực bá đạo, treo cao giữa nhánh dâu đột nhiên bộc phát ra ánh sáng óng ánh không có gì sánh kịp, trong khoảnh khắc gột rửa cả vùng.

Bùi Lăng đột nhiên hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã thấy mình vừa đứng lên từ dưới đất, vết thương chồng chất trên dưới cả người đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ.

Trong thể xác, tu vi đột nhiên khôi phục, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh... Khí tức đang không ngừng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong!

Ngay sau đó, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng lạnh băng: "Có thể sử dụng thuật pháp trong [Vô Pháp Thiên Ấn] ! Ngươi là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Đây là...

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chưa biết rõ đây là tình huống như thế nào, đã thấy thân thể bị hệ thống điều khiển, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra ba cánh cửa ra vào hùng tráng.

Trong ba cánh cửa ra vào này, cánh cửa thứ nhất lấy vạn độc lâu làm hòn đá tảng, quỷ quyệt đáng sợ; cánh cửa thứ hai hoa mỹ như cung điện Tiên gia trên trời, ung dung đại khí; cánh cửa thứ ba bướu nhọt từng đống, quái đản kinh dị.

Trong ba cánh cửa ra vào dần tràn ngập ra ba loại trật tự hoàn toàn mới khó mà miêu tả, vô cùng huyền diệu.

Rầm rầm...

Giữa không trung, xiềng xích cánh trắng nhụy vàng đột nhiên như lá cờ bị cơn gió mạnh thổi qua, lật lên thủy triều vàng bạc đan xen.

Hư không rung chuyển từng tầng, khí tức trật tự biến ảo khó lường, trong tối tăm lực lượng pháp tắc giao đấu với nhau, trong nháy mắt sự đối đầu không nhìn thấy đã tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Quanh người Bùi Lăng không gió mà bay, tóc mực và ống tay áo điên cuồng bay múa, tu vi đã khôi phục đỉnh phong, không còn hạ xuống.

"Leng keng! Thành công giải trừ phong ấn, hệ thống bắt đầu tu luyện [Minh Thiên Đại Mộng] cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, đổi "Nhân"!

Hắn đã định ra "Quả" thành tiên, vừa rồi hệ thống vận dụng lực lượng [tạo hóa chi chủng], thay đổi một đầu "Nhân" cho hắn!

[định quả tìm nhân], đây là trò hay sở trường của [tạo hóa chi chủng].

Nhưng sau khi hắn thôn phệ [tạo hóa chi chủng], hai vị cấm kỵ U Tố mộ cùng Quỷ Tang đều không dạy hắn.

Nhưng hệ thống có thể!

Bùi Lăng lập tức ghi lại hoàn chỉnh toàn bộ thao tác vừa rồi của hệ thống.

Cùng lúc đó, hắn bị hệ thống điều khiển, đánh ra pháp quyết phức tạp quỷ quyệt cuối cùng.

[Minh Thiên Chi Vụ] dày đặc như thực chất hùng hậu tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường.

Bầu trời cao xa, vùng bỏ hoang bao la, xiềng xích cánh trắng nhụy vàng như lá cờ lít nha lít nhít phong tỏa toàn bộ trên không chiến trường.

Chương 2081: Đổi một đầu "Nhân" (2)

Bùi Lăng nhìn qua Tịch Cực Khư không có chút sơ hở nào trước mắt, hơi gật đầu.

Dựng mộng cảnh thành công!

Nhưng ngay sau đó, trong đầu Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Trong nháy mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ đây là vì [Minh Thiên Đại Mộng] xảy ra xung đột với [Vô Pháp Thiên Ấn] trong hiện thế, cũng như lúc trước hắn sử dụng [Minh Thiên Đại Mộng] ở pháp tắc chi địa, hệ thống có thể thi triển tiên thuật này bình thường nhưng đại mộng vừa thành, sẽ lập tức bị pháp tắc trong hiện thế cắt ngang.

Thời gian gấp gáp, Bùi Lăng nhìn qua Sầm Phương Ác vẻ mặt lạnh băng, còn không biết mình đã nhập mộng, hiện tại vị Chưởng Giáo này hoàn toàn không có tu vi, trạng thái nhục thân, hồn phách không gạt được tai mắt của hắn.

Chỉ liếc nhìn qua, Bùi Lăng lập tức biết mệnh cách của Sầm Phương Ác thiếu thốn cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí vào lúc này còn đang không ngừng xói mòn bằng tốc độ kinh người!

Hiện tại nàng đã ở ranh giới sẽ thân tử đạo tiêu bất cứ lúc nào!

Chỉ có điều bên ngoài tạm thời nhìn không có việc gì thôi!

"Đây cũng là cái giá phải trả khi Sầm Phương Ác sử dụng [Vô Pháp Thiên Ấn J?" Trong lòng Bùi Lăng như có điều suy nghĩ, lúc này tiếng nói rộng lớn, âm u lạnh lẽo nói: "Chúng!"

Chỉ một thoáng, trong bóng tối xung quanh lập tức hiện ra vô số bóng dáng, nhuyễn giáp lóe ra vảy ánh sáng rét lạnh dán chặt lấy đường cong lả lướt, mái tóc ngắn ngang cằm tung bay mềm mại, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, chính là phục khắc thể Văn Nhân Linh Sắt!

Sâm Phương Ác nhìn tình cảnh này, lập tức lạnh lùng nói: "Quả là thế! [Vô Pháp Thiên Ấn] không có bất kỳ tác dụng gì với ngươi, ngươi là Đọa Tiên biến thành..."

Không đợi nàng nói cho hết lời, Bùi Lăng liên tiếp đánh ra pháp quyết.

Rất nhiều phục khắc thể Văn Nhân Linh Sắt lập tức tiến lên, vây quanh Sầm Phương Ác bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Dáng múa của bọn họ nhanh chóng trở nên điên cuồng hỗn loạn, lúc khoa tay múa chân không ngừng run rẩy, lắc lư như tế tự khẩn cầu thần hàng trong thôn xóm phàm tục vắng vẻ.

"Ta muốn sinh mười đứa cho Bùi Lăng!"

"Mười đứa! Không đủ! Muốn sinh một trăm đứa!"

"Ta muốn mỗi ngày sinh con cho Bùi Lăng!"

"Đúng! Mỗi ngày sinh con! !

"Một ngày cũng không thể thiếu!"

Lúc điên cuồng múa, đám phục khắc thể mồm năm miệng mười kêu la, theo dáng múa kịch liệt, bóng dáng của các nàng càng lúc càng mờ nhạt như dần biến mất từ trên một bức tranh, nhao nhao hóa thành một luồng lực lượng tỉnh thuần, dung hòa vào trong cơ thể Sầm Phương Ác.

Sâm Phương Ác lập tức nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, hiện tại nàng không có tu vi, căn bản không ngăn cản được thuật pháp của Bùi Lăng!

Theo đám phục khắc thể biến mất, nàng đột nhiên cảm thấy trạng thái tinh thần của mình càng ngày càng tốt, chỉ là không có pháp lực, nàng không biết rốt cuộc thân thể xảy ra sự thay đổi gì.

Cùng lúc đó, đủ loại tạp niệm đột nhiên sinh ra, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào lý trí của nàng Một lát sau, tất cả phục khắc thể tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì.

Hiến tế đã hoàn thành, [Tâm Ma Đại Diễn Chú] thi triển thành công!

Bùi Lăng nhìn qua Sầm Phương Ác, lập tức hỏi: "Sầm chưởng giáo, hiện tại cảm giác như thế nào?"

Lúc này, trong đầu Sầm Phương Ác lung ta lung tung, trong chốc lát hơi mờ mịt, nghe được Bùi Lăng tra hỏi, nàng theo bản năng phản ứng muốn mỗi ngày sinh mười đứa...

Chỉ có điều, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này lạnh lùng nói: "Đừng tưởng ngươi đã thắng! Sau trận chiến này, tổ sư Tố Chân Thiên ta sẽ báo thù thay bản tọa!"

Bùi Lăng nghe vậy, mặt không đổi sắc, thần niệm vẫn tập trung vào trên người Sầm Phương Ác, [Tâm Ma Đại Diễn Chú] rất hữu hiệu, rõ ràng hiện tại trạng thái của đối phương đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng mệnh cách lại vẫn nhanh chóng xói mòn.

Hiện tại hắn không biết phải làm thế nào ngăn cản loại tình huống này, chỉ có thể tiếp tục đưa tế phẩm!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại tiếng nói rộng lớn, lạnh như băng:

"Chúng!"

Ngay sau đó, trong mộng cảnh lại hiện ra vô số bóng hình xinh đẹp.

Những bóng dáng này yểu điệu tinh tế, đều mặc áo đen váy vàng, tán hoa từng đống, tóc xanh hỗn loạn, mặt mày như kiều tiêu chiếu nước, màu da tái nhợt như tuyết, có một loại thanh tú và diễm lệ như tuyết liên nơi núi cao, lại không khác Tô Tích Nhu chút nào.

Bùi Lăng lại đánh ra pháp quyết, phục khắc thể của Tô Tích Nhu lập tức tiến lên, cũng vây quanh Sầm Phương Ác như phục khắc thể Văn Nhân Linh Sắt vừa rồi, nhảy vũ đạo như đang tế tự.

Tay áo sinh gió, váy xoáy như hoa, rất nhiều phục khắc thể vừa nhảy múa vừa không ngừng nói chấp niệm trong lòng mình:

"Nhất định phải chiếu cố hậu bối đồng tộc thật tốt..."

"Còn phải tu luyện với hậu bối này thật tốt..."

"Mỗi ngày tu luyện!"

"Thánh đạo không chú ý nhiều như vậy... Sự cấp tòng quyền..."

"Tu luyện..."

Lúc kể ra, phục khắc thể bắt đầu dần sáng long lanh, trở thành nhạt, tiêu tán.

Chương 2082: Cuối cùng Bùi tiên đế đã nghiêm túc

Cùng lúc đó, Sầm Phương Ác cảm thấy mình đang liên tục không ngừng cách không hấp thu một luồng lực lượng tinh thuần lại cường đại, tình trạng của nàng như có tăng lên tất cả mọi mặt.

Chỉ có điều, cùng lúc chuyển biến tốt đẹp, đủ loại tạp niệm lại mãnh liệt trào tới, đánh thẳng vào tâm cảnh của nàng.

Lại sau một lúc lâu, tất cả phục khắc thể Tô Tích Nhu đều tiêu tán, không còn sót lại chút gì, hoàn thành lần hiến tế thứ hai!

Cảm giác được trạng thái của Sầm Phương Ác đã không còn nguy hiểm, Bùi Lăng lập tức yên lòng, dù hiện tại hắn cưỡng ép đánh vỡ [Vô Pháp Thiên Ấn], chắc Sầm Phương Ác cũng không lập tức vẫn lạc!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức nói: "Sầm chưởng giáo, thắng bại đã phân, bây giờ ngươi có thể giải trừ [Vô Pháp Thiên Ấn] ?"

Dừng một chút, hắn tiếp tục bổ sung: "Chắc Dược tiên nữ đang ở gần đây, nàng có thể khôi phục tất cả mệnh cách mà ngươi thiếu thốn"

Vẻ mặt Sầm Phương Ác thay đổi, khi thì lạnh lùng, khi thì chờ mong, khi thì e lệ, khi thì tức giận, sắc mặt vô cùng giãy giụa, nàng nghe được giọng Bùi Lăng do dự một hồi lâu, mới mang theo tức giận lạnh nhạt nói: "Chỉ cần bản tọa còn chưa thân tử đạo tiêu, trận chiến này không có kết thúc!"

Bùi Lăng nhướn mày, với tình huống của Sầm Phương Ác, tuy không còn là loại tràn ngập nguy hiểm mạng sống như treo trên sợi tóc trước đó, nhưng lòng muốn chết của đối phương quá mãnh liệt...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại mở miệng: "Chúng!"

Từng bóng dáng xinh đẹp mị hoặc xuất hiện, dung mạo diễm lệ, mặt mày hẹp dài quyến rũ như rắn, vòng eo tinh tế mềm mại...

Chính là phục khắc thể Hoa Dục Nhiên!

Đầu ngón tay Bùi Lăng kết động, lại đánh ra pháp quyết...

Hiện thế.

Bên ngoài Tịch Cực Khư.

Giữa không trung.

Tu sĩ quan chiến đều tập trung tinh thần nhìn chiến trường.

Thấy đại cục đã định, cùng lúc đó Bùi Lăng lại bộc phát ra khí tức tu sĩ, ngoại trừ Vô Thủy sơn trang Vô Sầu Tử, tất cả mọi người đều giật mình!

[Vô Pháp Thiên Ấn] có thể hóa phàm tất cả trong phạm vi nhất định! Dù là tu sĩ Hợp Đạo kỳ cũng không thể miễn trừi Đương nhiên, pháp bảo trấn tông của chín môn phái lớn đều là tổ sư trước kia lưu lại, có thể chống cự phong cấm [Vô Pháp Thiên Ấn] ở một mức độ nào đó, cũng như bộ [Tinh hoàng đàn không] trong chiến trường vào lúc này.

Ngoại trừ cái đó ra, hiện tại người thi triển đạo thiên ấn này là Sầm chưởng giáo, tu vi Hợp Đạo kỳ, nếu là tu sĩ Độ Kiếp kỳ trở lên cũng có thể dựa vào tu vi của bản thân để đối kháng với đạo thiên ấn này!

Nhưng trên người Thánh Tử Trọng Minh tông không mang theo pháp bảo trấn tông Trọng Minh tông, lại không có tu vi Độ Kiếp kỳ trở lên, làm như thế nào xông phá [Vô Pháp Thiên Ấn] ?!

Lão giả Cửu Nghi sơn nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ Bùi Lăng này đúng là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc?"

Sắc mặt kiếm tu áo đỏ cũng không dễ nhìn, chậm rãi nói: "Nếu là vị kia, đánh võ trật tự trong [Vô Pháp Thiên Ấn] cũng không có gì kỷ quái"

Lưu Lam Hoàng hậu trầm ngâm nói: "Không sai! [Thự Hà Thiên Ấn] là một trong những thủ đoạn nội tình của Tố Chân Thiên, vạn năm đến nay, chưa bao giờ có tình huống như vậy... Bùi Lăng này quật khởi nhanh chóng, xem ra chưa hẳn chỉ là thiên tư trác tuyệt, mà còn có nguyên do khác!"

Lúc này, Văn Nhân Linh Sắt cau lại hàng lông mày kẻ đen, nhanh chóng nói: "Chỉ sợ chưa hẳn!"

"Bùi Lăng này nắm giữ tiên thuật, tiên thuật cũng có thể đối kháng [Vô Pháp Thiên Ấn]"

Lão giả Cửu Nghi sơn nghe vậy lắc đầu nói: "Nếu trước đó Bùi Lăng này thi triển tiên thuật, sau đó Sầm chưởng giáo lại sử dụng [Vô Pháp Thiên Ấn], vậy đúng là như thế"

"Nhưng bây giờ là Sâm chưởng giáo dẫn đầu sử dụng [Vô Pháp Thiên Ấn], sau khi Bùi Lăng bị ép hóa phàm căn bản cũng không có tu vi, lại đi thi triển tiên thuật phá vỡ tình hình"

Kiếm tu áo đỏ, Lưu Lam Hoàng hậu và Kỳ Tử Lang đều gật đầu, hiển nhiên rất công nhận quan điểm của người Cửu Nghi sơn.

Lại là Mạnh Hồng Huyến đột nhiên nói: "Tuổi tác của Bùi Lăng như vậy, đã có thể có tu vi, thực lực như thế, hiển nhiên ngoại trừ tư chất, khí vận cực tốt, từng chiếm được đại cơ duyên, đại tạo hóa mà người thường khó có thể tưởng tượng."

"Có lẽ đây là thủ đoạn bài tẩy gì đó mà hắn nắm giữ, hiện tại đã kết luận cũng quá vội vàng."

"Trận chiến này chưa kết thúc, chúng ta xem tiếp lại nói."

Vừa nói xong, đám người thấy trên đỉnh đầu Bùi Lăng dâng lên ba tòa cửa ra vào nguy nga hùng tráng.

Cánh cửa ra vào vô số độc lâu đắp lên, cánh cửa ra vào hoa mỹ ung dung, cánh cửa ra vào bướu nhọt ngàn vạn quái đản kinh đị, trong mỗi một cánh cửa ra vào đều tuôn ra một loại trật tự huyền diệu cường đại chống lại [Vô Pháp Thiên Ấn].

Đám người quan chiến nhanh chóng nhận ra đây là thủ đoạn U Tố mộ!

Bốn vị lão giả Cửu Nghi sơn, kiếm tu áo đỏ, Nhậm Giao, tu sĩ áo bào xám là Hợp Đạo thời gian lâu dài, thậm chí còn từng tận mắt thấy ba cánh cửa này ở trong U Tố mộ!

Chương 2083: Đưa tặng Tố Chân Thiên

Ngay sau đó đã thấy Bùi Lăng đánh ra từng pháp quyết phức tạp quỷ quyệt, là môn tiên thuật mà trước đó đối phương từng dùng!

Trong nháy mắt, bóng tối hùng hậu trào lên mà ra, [Minh Thiên Chỉ Vụ] điên cuồng tản ra trong toàn bộ [Vô Pháp Thiên Ấn], trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường, hoàn toàn che đậy ánh mắt ngoại giới.

Thấy cảnh này, Vô Thủy sơn trang Vô Sâu Tử khẽ gật đầu, nói:

"Làm nóng người kết thúc, cuối cùng Bùi tiên đế đã bắt đầu nghiêm túc."

Nói xong, hắn ta liếc nhìn hai người bên cạnh, thản nhiên nói, "Những tiên hạ đẳng các ngươi, đạo tâm đã sớm bị mê đảo trong huyễn cảnh"

"tầm mắt nông cạn, lòng dạ hẹp hòi, ngoại trừ trận hư ảo trong huyễn cảnh, không còn theo đuổi gì khác."

"Cái gọi là đại đạo, cái gọi là phi thăng, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước với các ngươi."

"Làm sao biết khí phách Tiên Đế?"

"Trông phương huyễn cảnh này như sắc màu rực rỡ, nhưng cũng không đáng một văn với tiên nhân chúng ta!"

"Tiên hạ đẳng... Hắc, cho các ngươi cơ hội hạ giới, cũng chỉ thêm một lần kiếp số trầm luân hồng trần, đạo tâm lưu lạc"

"Không triển vọng!"

Tu sĩ áo bào xám Luân Hồi tháp nghe vậy lại thờ ơ.

Bùi Lăng thắng vậy cực kỳ tốt!

Tốt nhất kẻ này vẫn cứ thắng như thế, giết tất cả Tông Chủ Hàn Âm Kiếm tông, Sơn Chủ Cửu Nghi sơn ngụy đạo!

Cứ vậy, thiên địa có thể đạt được một cơ hội thở dốc, Luân Hồi tháp cũng có cơ hội phát động trận chiến chính nghĩa tiếp theo!

Thiên Sinh giáo Nhậm Giao cau mày, trăm mối vẫn không thể giải, không có pháp bảo trấn tông Trọng Minh tông giúp đỡ, vì sao Bùi Lăng này còn có thể thi triển thuật pháp trong [Vô Pháp Thiên Ấn] ?

Mộng cảnh.

Sa y lượn vòng như tuyết, vòng eo vặn gãy như liễu, rất nhiều phục khắc thể Hoa Dục Nhiên đang điên cuồng mê say vũ đạo, dần dần tiêu tán.

Theo một tên phục khắc thể Hoa Dục Nhiên cuối cùng hoàn toàn biến mất, sắc mặt vẫn biến ảo chập chờn, vô cùng giãy giụa của Sầm Phương Ác đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh.

Hoàn thành thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] lần thứ ba!

Thần niệm của Bùi Lăng lập tức tập trung ở trên người Sầm Phương Ác, chẳng mấy chốc đã xác định trạng thái hiện tại của vị Chưởng Giáo Tố Chân Thiên này tiến thêm một bước khôi phục.

Mệnh cách của nàng còn đang không ngừng xói mòn, nhưng lấy tình huống hiện tại, trong thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng đến tính mạng.

Thấy thế, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu.

Hắn thấy mặc dù môn chú pháp [Tâm Ma Đại Diễn Chú] này là nguyền rủa, nhưng chỉ cần dùng tốt, cũng là thủ đoạn cứu người cực tốt.

Cũng như hô hấp nhân tạo, mặc dù sẽ hưởng chút lợi ích nhưng vào thời điểm cứu người quan trọng, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy?

Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Phải làm thế nào mới có thể phá giải [Vô Pháp Thiên Ấn] ?"

Sâm Phương Ác mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía hắn hoàn toàn không có vẻ nghi ngờ và lạnh băng vừa rồi, nàng nhanh chóng trả lời: " [Vô Pháp Thiên Ấn] đã hòa làm một thể với ta, chỉ có ta chết, [Vô Pháp Thiên Ấn] mới có thể biến mất."

Sảm Phương Ác và [Vô Pháp Thiên Ấn] thành một thể?

Bùi Lăng nghe vậy lập tức khẽ giật mình, chợt nhíu chặt lông mày.

Cũng may trước đó hỏi một chút, nếu không đợi hắn thử cưỡng ép phá vỡ [Vô Pháp Thiên Ấn], thật vất vả mới cứu được Sầm Phương Ác, rồi lại chết!

Chỉ có điều, hiện tại không giải trừ [Vô Pháp Thiên Ấn], mệnh cách của Sầm Phương Ác vẫn sẽ xói mòn.

Mặc dù hắn có thể sử dụng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] tạm thời ổn định tình huống của đối phương, nhưng cứ treo tính mệnh đối phương như thế, cũng là chuyện không thể nào!

[Tâm Ma Đại Diễn Chú] là dùng tế phẩm bổ dưỡng tất cả mọi mặt của mục tiêu.

Hiện tại Sâm Phương Ác thiếu mệnh cách, vì vậy tế phẩm mà hắn sử dụng cũng phải dung nhập mệnh cách, như thế mới có thể có tác dụng với nàng.

Vừa rồi Bùi Lăng dùng pháp tắc "Chúng" phục khắc ra những Văn Nhân Linh Sắt, Tô Tích Nhu, Hoa Dục Nhiên kia, tất cả đều dung nhập lượng lớn mệnh cách có được từ U Tố mộ.

Bởi vậy, một khi hắn sử dụng hết toàn bộ mệnh cách thu hoạch được từ U Tố mộ, vẫn không ngăn cản được Sầm Phương Ác vẫn lạc!

Đang nghĩ ngợi, Sầm Phương Ác đột nhiên khẽ hỏi: "Ta thua rồi...

Ngươi muốn làm gì ta?"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đang muốn nói gì đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn:

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thành công trên [tiên lộ tranh phong], hệ thống đem miễn phí đưa tặng một cọc [tiên lộ phúc duyên 1...

"Leng keng! Kiểm tra ra Tố Chân Thiên..."

"Leng keng! Hệ thống miễn phí đưa tặng ([tiên lộ phúc duyên: Tố Chân Thiên] cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, ngay sau đó cảnh vật xung quanh như lưu ly vỡ nát, ầm vang đổ sụp.

Trong nháy mắt, hắn đã trở lại hiện thế, [Minh Thiên Chỉ Vụ] đậm đặc như thực chất nhanh chóng thu vào vào trong cơ thể hắn.

Bầu trời xanh ngọc như tẩy, mây trắng từng mảnh.

Trời chiều ánh tà dương, Tịch Cực Khư hoang vu bao la, trường phong vắng lặng.

Chương 2084: Đưa tặng Tố Chân Thiên (2)

Bùi Lăng huyền bào phần phật, ba cánh cửa ra vào nguy nga trên đỉnh đầu ầm vang mở rộng, ba loại trật tự huyền diệu khác biệt cuồn cuộn chảy ra từ trong cửa, tiêu tán toàn bộ phương thiên địa này, cũng bao phủ xiềng xích cánh trắng nhụy vàng trong chiến trường.

Cách hắn không xa, Sầm Phương Ác lập tức giật mình tỉnh lại, tất cả việc vừa rồi đều là mộng cảnh!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức nhìn về phía Sâm Phương Ác, sau đó lồng ngực chập trùng, hít sâu một hơi.

Không có bất kỳ dấu hiệu gì, thể xác Sầm Phương Ác lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả khí tức tan thành mây khói, trong nháy mắt hóa thành một bộ nữ thi, không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào.

Ngay sau đó, xiềng xích trên đỉnh đầu lập tức phát ra tiếng "răng rắc răng rắc răng rắc" giòn vang, chợt tất cả xiềng xích cùng nhau đứt, cánh hoa tuyết trắng bay múa đây trời, giăng khắp nơi, trong chốc lát che khuất bầu trời như đổ một cơn mưa tuyết thật lớn.

Lại như là giấy dày đặc rơi xuống.

Khi tất cả cánh trắng tan mất, một đóa hoa cánh trắng nhụy vàng có vẻ hư ảo lặng yên hiện ra phía trên bầu trời, nhấp nháy rất nhỏ, chợt hóa thành một phù văn thuần trắng nạm vàng, phi độn về phía Tố Chân Thiên.

Tận đến lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, phun ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo với Sầm Phương Ác.

Sâm Phương Ác vừa hóa thành nữ thi lập tức khôi phục sinh cơ, huyết dịch quanh người nàng bắt đầu lưu động, trái tim lại nhảy lên, màu da trở lại vẻ hồng nhuận, tóc xanh lại sáng bóng... Tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Ngoại trừ cái đó ra, mệnh cách của nàng cũng không còn tiếp tục xói mòn!

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, [Câu Mệnh Chú] !

Môn chú pháp này có thể cưỡng ép lấy đi mệnh cách người sống, đồng thời tùy ý di chuyển nó.

Vừa rồi ở trong [Vô Pháp Thiên Ấn], mệnh cách của Sảm Phương Ác vẫn đang xói mòn, nàng nói đã hòa làm một thể với [Vô Pháp Thiên Ấn]... Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi thi triển [Vô Pháp Thiên Ấn], chính là dùng mệnh cách của Sâm Phương Ác để duy trì!

Sau khi hệ thống sử dụng [Câu Mệnh Chú] lấy mất mệnh cách của Sầm Phương Ác, [Vô Pháp Thiên Ấn] không có mệnh cách chèo chống, lúc này mới tự động giải trừi Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trực tiếp chạy tới phương hướng Tố Chân Thiên...

Thấy [Vô Pháp Thiên Ấn] bị giải trừ, Bùi Lăng cũng nhanh chóng bỏ chạy, đám người quan chiến lập tức biết, thắng thua trận này đã phân, là Bùi Lăng thắng!

Ngay sau đó...

"Sầm chưởng giáo!"

"Chưởng Giáo còn sống!"

"Nhanh lấy đan dược!"

"Thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng đâu?"

"Ta đến chữa thương cho Chưởng Giáo..."

"Chưởng Giáo thế nào?"

Vèo vèo...

Theo rất nhiều loại độn quang, Kỳ Tử Lang, Mạnh Hồng Huyến, Văn Nhân Linh Sắt, lão giả Cửu Nghi sơn, kiếm tu áo đỏ, Lưu Lam Hoàng hậu lập tức xuất hiện bên cạnh Sầm Phương Ác.

Bọn họ đang muốn cẩn thận xem xét tình huống của Sầm Phương Ác, một bóng dáng uyển chuyển áo xanh như thúy, tóc bạc như nguyệt lặng yên bước ra từ hư không, đứng cách đó không xa, mặt mày nàng tinh xảo, khí tức tinh khiết, chính là Dược Dạ THư!

Đám người khẽ giật mình, lập tức hành lễ: "Gặp qua Dược tiền bối!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Sầm Phương Ác, bình tĩnh nói: "Có thể cứu!"

Nói xong, nàng nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay trắng nõn như điêu khắc từ mỹ ngọc không tì vết, lăng không ấn xuống đỉnh đầu Sầm Phương Ác, lập tức ánh sáng màu xanh lục theo sinh cơ dày đặc dư thừa trào lên lan ra từ bốn phương tám hướng, Tịch Cực Khư như đất bằng dấy lên bão táp, sinh mệnh lực mênh mông hùng hậu hình thành một cái phễu to lớn màu xanh biếc, gào thét rót vào trong cơ thể Sầm Phương Ác...

Hư không nơi xa.

Vô Thủy sơn trang Vô Sầu Tử nhìn qua phương hướng Bùi Lăng rời đi, xúc động nói: "Bùi tiên đế thật sự có phong thái tốt!"

"Lần này có thể tận mắt thấy Tiên Đế ra tay, đúng là phúc duyên của chúng ta!"

"Đáng tiếc, Chưởng Giáo Tố Chân Thiên ngụy đạo đúng là tiên hạ đẳng, chỉ một cái huyễn cảnh cũng không thể phá..."

Nói xong, Vô Sâu Tử khẽ lắc đầu, trực tiếp rời đi.

Thiên Sinh giáo Nhậm Giao mặt không biểu tình như vừa xem một trò vui không hề liên quan đến mình, hắn ta tiện tay thu hồi một chiếc ngọc giản, bên trong là ảnh lưu niệm vừa ghi chép tốt, cũng quay người trốn xa.

Cuối cùng chỉ còn lại tu sĩ áo bào xám Luân Hồi tháp kia, trên khuôn mặt tiều tụy của hắn ta hiện ra vẻ do dự, tay chạm vào Lưu Ly tháp bên hông, nhìn qua Sầm Phương Ác vô cùng suy yếu, khí tức yếu ớt trong Tịch Cực Khư, thân tháp thỉnh thoảng hiện lên một đạo ánh sáng hoa lệ, lại muốn ra tay.

Chỉ có điều, thấy Dược Dạ Thư đột nhiên xuất hiện, lập tức cau chặt lông mày.

Sau khi do dự một lúc, đành phải thở dài, huyễn ảnh Lưu Ly tháp đột nhiên dâng lên sau lưng, chui vào mặt đất.

Tại chỗ trống rỗng không một vật, còn sót lại gió trời lồng lộng, lướt ngang bát hoang.

Một ngọn núi cách Tịch Cực Khư cực xa.

Đỉnh núi.

Cơn gió mạnh phần phật, tuyết đọng trắng ngần.

Một bóng người hoa phục kim quan đứng chắp tay, mặc cho gió nổi mây phun xung quanh trên dưới cả người, lại không nhúc nhích tí nào như những nham thạch chất đầy tuyết trắng xung quanh, lạnh băng, trầm mặc.

Chương 2085: Mưu đồ bí mật

Tô Ly Kinh nhìn chằm chằm nơi xa, quan sát khu đất hoang, thấy Bùi Lăng rời đi, lập tức nhướn mày.

Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ hữu cầm ngọc tỉ truyền quốc, Đế Hoàng kiếm thua bởi Bùi Lăng; Yến Tê thành Thiết Hùng Thác vận dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ], cũng thua bởi Bùi Lăng; hiện tại Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác thi triển [Vô Pháp Thiên Ấn], vẫn không phải đối thủ của Bùi Lăng!

Thậm chí, lúc này Bùi Lăng cũng không trọng thương!

Kẻ này cánh chim đã phong, dù không có tổ sư ra mặt, không có Tư Hồng Khuynh Yến thiên vị, hiện tại hắn ta cũng không thể diệt trừ đối phương!

Không!

Hiện tại hắn ta phải lo lắng, không phải chưa diệt trừ được Bùi Lăng, mà là Bùi Lăng có tìm hắn ta báo thù hay không!

Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Ly Kinh lóe lên tia sáng lạnh, lúc này lấy ra Truyền Âm Phù khí tức đặc thù, sau khi thôi động, lập tức nói: "Đại chiến kết thúc, hiện tại hắn đi về phía Tố Chân Thiên, không biết có mục đích gì."

Trong phù lục nhanh chóng truyền ra một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, hỏi: "Lại là Bùi Lăng thắng?"

Tô Ly Kinh ngắn gọn nói: "Đúng"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn hỏi lần nữa: "Hắn bị thương có nặng hay không?"

Tô Ly Kinh bình tĩnh trả lời: "Tổn thương rất nặng, nhưng nhìn bề ngoài không có việc gì."

"Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác suýt nữa thắng!"

Giọng trong phù lục nhanh chóng nói: "Đã biết"

Còn chưa nói hết câu, đối phương đã cắt đứt truyền âm.

Tô Ly Kinh không hề thấy bất ngờ với điều này, lúc này thu hồi Truyền Âm Phù, ống tay áo vung lên một cái, tại chỗ chỉ còn lại một ngọn lửa đen kịt, bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa.

Đỉnh núi cơn gió mạnh gào thét, ngọn lửa đen hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chậm chạp lại kiên định thiêu đốt, chẳng mấy chốc đã đốt cháy sạch sẽ khí tức, vết tích liên quan tới Tô Ly Kinh ở nơi, chợt dân dập tắt.

Trong cơn gió chỉ có tuyết đọng im lìm, trường phong chấn động, lạnh thấu xương, không có chút vết chân nào.

Tố Chân Thiên.

Một tòa thung lũng không tên ít ai lui tới.

Trong cốc hoa phồn liễu rực, đủ loại cây cỏ tranh nhau chen lấn sinh trưởng, tươi tốt đông đúc, bao phủ cả tòa thung lũng, quan sát từ trên cao xuống như đất bằng xanh biếc đậm nhạt không đồng nhất.

Sâu trong thung lũng, bên bờ một đầm sâu màu sắc như mực, năm bóng dáng ngồi xếp bằng vây quanh.

Trong năm bóng dáng này, một khôi ngô cao lớn, sắc mặt đen nhánh, mi dài mắt to, trong con ngươi mơ hồ u quang, rõ ràng là một đôi mắt dọc; thứ hai vóc người thon gầy, quanh người như có hơi nước quanh quẩn, hai má đều có một mảng lân phiến hiện ra ánh sáng ngũ thải; thứ ba nhìn lại như văn sĩ tuấn tú, khoác một bộ áo choàng đen trắng, đầu đội mũ gấm màu son, đặt hai tay ở đầu gối, trên mu bàn tay lít nha lít nhít lông vũ; thứ tư mập lùn trắng nõn, khóe miệng như cười mà không phải cười, trên dưới cả người không có tóc, lông mày, sợi râu, lông mi... Nhìn lại trần trùng trục, tái nhợt gần như trong suốt; thứ năm là dáng vẻ tiểu đồng nhân tộc, trông hơi thanh tú, chỉ có điều trên lưng lại có một bộ mai rùa.

Hiện tại, văn sĩ áo choàng kia đang cất kỹ một tấn Truyền Âm Phù đặc chế, sau đó nhìn qua bốn tên đồng bạn bên cạnh, lập tức nói: "Chuẩn bị xuất phát!"

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một bộ cẩm tú hoa phục, trong hoa phục trộn lẫn tơ vàng dệt thành, dù trong rừng âm u cũng lóe ra từng tia từng sợi ánh sáng.

Bộ áo bào này tản ra khí tức tối nghĩa âm u lạnh lẽo, rõ ràng là kiểu dáng Trọng Minh tông.

Văn sĩ áo choàng cầm quần áo thay đổi, chợt lại lấy ra một tấm mặt nạ đen nhánh, che giấu khuôn mặt.

Bốn bóng dáng khác cũng lần lượt lấy ra pháp bào Trọng Minh tông, trong nháy mắt đã thay sang.

Ngay lúc này, tên đồng bạn mập lùn trắng nõn, không có chút lông tóc nào kia đột nhiên do dự nói: "Nếu việc này bại lộ, có khi nào việc chúng ta cấu kết cùng Trọng Minh tông..."

Không đợi hắn ta nói hết lời, tiểu đồng mai rùa bên cạnh đã ồm ồm nói: "Chúng ta đều từng là công thần ở Lưu Lam hoàng triều, quan hệ trải rộng trên dưới hoàng triều."

"Dù việc này bại lộ, nhiều lắm là sau khi xây dựng lại Độ Ách uyên, bị đánh vào khu chữ Địa."

"Nhưng nếu để Bùi Lăng ma đầu kia khởi thế... Hải huynh, có phải ngươi đã quên ma môn từng tàn sát yêu tộc chúng ta như thế nào không?"

"Sở dĩ Lưu Lam hoàng triều có thể che chở những dị tộc chúng ta, là vì hoàng triều đủ cường đại!"

"Nhưng chưa trừ diệt ma đầu Bùi Lăng kia, về sau Trọng Minh tông càng mạnh hơn hoàng triều!"

"Đến lúc đó, đừng nói những thế hệ nhóc con dưới gối chúng ta, dù những lão tổ yêu tộc chúng ta, về sau cũng chỉ có thể núp ở trong Lam Kinh cả một đời, chỉ sợ hơi thò đầu ra sẽ biến thành tài nguyên tu luyện của Trọng Minh tông!"

"Thậm chí, trốn trong Lam Kinh cũng chưa chắc an toàn"

"Bùi Lăng này ma tính sâu nặng, lúc tu vi chỉ có Trúc Cơ đã dám một mình xâm nhập Lưu Lam hoàng triều, đun nấu tiểu bối yêu tộc ta trước mặt mọi người, Thành chủ phu nhân Cừ Thành!"

"Sự thù địch của hắn với yêu tộc ta vượt xa tất cả các đời Tông Chủ Trọng Minh tông!"

Đồng bạn khác nghe vậy đều gật đầu.

Chương 2086: Cản đường

Yêu tộc mắt dọc khôi ngô cao lớn kia lại trấn an nói: "Lần này chúng ta dùng pháp y, pháp bảo đều do Tông Chủ Trọng Minh tông tiền nhiệm Tô Ly Kinh cung cấp."

"Dù việc này không thuận lợi, chỉ cần có thể thành công chém giết Bùi Lăng, sau đó hoàn toàn có thể đổ cho Chẩm Thạch Tô thị, không có chút liên quan nào với Lưu Lam hoàng triều!"

Yêu tộc đáng người thon gầy, má mọc lân phiến khẽ lắc đầu nói:

"Vốn không thể tin người Trọng Minh tông"

"Nhất là Tô Ly Kinh này, tàn sát, cướp giật tộc ta không phải số ít."

"Sở dĩ lần này bằng lòng cung cấp những thứ này, cũng chỉ vì mượn đao giết người."

"Sau khi chuyện thành công, chỉ sợ Tô Ly Kinh sẽ cầm những chuyện này uy hiếp chúng ta, đây mới là chỗ ta lo lắng nhất."

Yêu tộc mắt đọc bình tĩnh nói: "Ta có ý là, sau khi giết Bùi Lăng lại giết Tô Ly Kinh!"

Yêu tộc lân phiến khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng gật đầu:

"Không sai, chỉ có như vậy, mới tính không có sơ hở nào!"

Lúc này, yêu tộc tiểu đồng mai rùa nhắc nhở: "Bùi Lăng có thực lực cường đại, hắn chỉ là hậu bối có thể liên tục đánh bại ba vị Tông Chủ chín môn phái lớn, chắc chắn thực lực không thể khinh thường"

"Dù hiện tại có trọng thương, cũng phải đề phòng trên người hắn còn có át chủ bài gì đó có thể thoát thân"

"Một khi hắn còn sống rời đi, tất cả đều xong đời!"

Văn sĩ áo choàng bình tĩnh nói: "Vì đảm bảo kế hoạch lần này không có sơ hở nào, ta còn liên hệ mấy vị Yến Tê thành"

"Không chỉ có chúng ta ra tay!"

Nghe vậy, bốn tên yêu tộc khác đều giật mình.

Yêu tộc mắt dọc lập tức hỏi: "Yến Tê thành? Bọn họ đều là nhân tộc có tổ sư tọa trấn, căn bản không cần lo lắng Trọng Minh tông uy hiếp, vì sao còn muốn đến đây mạo hiểm giống chúng ta?"

Yêu tộc lân phiến cũng hơi nghi ngờ hỏi: "Yến Tê thành sẽ hợp tác với Tô Ly Kinh?"

Văn sĩ áo choàng khẽ lắc đầu, nói: "Đương nhiên Yến Tê thành không thể hợp tác cùng Tô Ly Kinh!"

"Trên thực tế, hiện tại mấy vị kia Yến Tê thành căn bản không biết Tô Ly Kinh có liên quan với chúng ta."

"Ta cũng chưa từng nhắc tới Yến Tê thành với bên Tô Ly Kinh"

"Về phần vì sao Yến Tê thành cũng muốn đến đây mạo hiểm...

"Ha ha, Yến Tê thành là một trong năm tông chính đạo, tất nhiên coi trọng quang minh lỗi lạc."

"Nhưng cũng không phải mỗi một vị tu sĩ Yến Tê thành đều không chịu sử dụng một vài thủ đoạn uyển chuyển."

"Thiết thành chủ chết trong tay Bùi Lăng, đây là sự thật không thể chối cãi!"

"Hiện tại tất cả mọi người Yến Tê thành đều muốn báo thù rửa hận thay cho Thiết thành chủ!"

"Nhưng vì danh vọng Yến Tê thành, cũng vì đạo tâm của bọn họ, còn có một số người khác kiêng dè, không tiện trực tiếp ra tay với Bùi Lăng, chỉ muốn liều mạng tu luyện, đường đường chính chính đánh bại Bùi Lăng..."

"Thế nhưng, biết chúng ta muốn ra tay, có mấy vị Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành nhìn Thiết thành chủ lớn lên, rất bằng lòng cung cấp sự trợ giúp cho chúng ta!"

"Tiền đề là không thể để lộ thân phận của bọn họ!"

Yêu tộc khác nghe vậy, lập tức giật mình, chợt gật đầu: "Hiểu rõ!"

"Tô Ly Kinh đưa tới những pháp y Trọng Minh tông này, vừa hay còn có mấy món dự bị."

Văn sĩ áo choàng khẽ gật đầu: "Cực kỳ tốt"

"Hiện tại xuất phát!"

Tố Chân Thiên.

Vùng bỏ hoang.

Trong rừng thưa thớt, một đám nai dẫn lão dắt ấu chậm rãi, nhàn nhã nhai nuốt lá non dưới cây.

Ngay lúc này có ba bóng dáng yên tĩnh đứng bên cạnh bọn chúng, khí tức hắn ta thu liễm đến cực điểm, khí cơ tự nhiên hòa làm một thể với xung quanh, trùng chim không sợ hãi, trên dưới cả người đều bị một bộ áo choàng nặng nề bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, không nhìn đến bất luận chi tiết gì.

Ba bóng dáng không nói chuyện với nhau, cứ kiên nhẫn đứng dưới tàng cây chờ đợi.

Đột nhiên, tay áo một người trong đó bay ra một tấm Truyền Âm Phù đặc chế.

Phù lục lơ lửng giữa không trung, bên trong truyền tới một giọng nói trầm thấp, khàn khàn: "Bùi Lăng trọng thương, bắt đầu hành động!"

Một người trong ba bóng dáng bình thản: "Chọn nơi vắng vẻ ra tay, chúng ta lập tức tới ngay!"

Một người khác nhanh chóng căn dặn: "Bố trí xong trận pháp, tốc chiến tốc thắng"

"Không thể để bất kỳ kẻ nào phát hiện việc này, để hắn lặng yên không tiếng động biến mất từ phương thiên địa này!"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn kia nói: "Yên tâm! Chắc chắn việc này không có sơ hở nào!"

Chẳng mấy chốc, phù lục dập tắt, truyền âm kết thúc.

Tu sĩ lên tiếng trước tiên vẫy tay, cất kỹ Truyền Âm Phù, sau đó ba bóng dáng đột ngột biến mất, con nai cách đó không xa vẫn còn tiếp tục gặm ăn cô cây, thái độ nhàn nhã, gió thổi qua trong rừng, cành lá chập chờn, dã thú dạt dào như chưa hề có người xuất hiện...

Tố Chân Thiên.

Bầu trời.

Vạn dặm không mây.

Mặt đất mênh mông, dãy núi liên miên, bên trong không có khói bếp, chỉ thấy rừng tầng tầng lớp lớp như lật sóng, làm luyện hoành không, lại là một mảnh dãy núi tráng lệ kéo dài.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, vượt qua trùng điệp ngọn núi, vẫn bay về một phương hướng.

Thiên địa chi lực đến từ toàn bộ Tố Chân Thiên trào lên, bành trướng xoay tròn như cái phễu to lớn, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn.

Khí tức của Bùi Lăng không ngừng tăng lên, chỉ trong một khoảng thời gian đã đạt đến Hợp Đạo tiền kỳ đỉnh phong!

Chương 2087: Cản đường (2)

Lúc này, hắn đã khôi phục sự tỉnh táo.

Đợi chút nữa tiến vào Tố Chân Thiên, chờ sau khi hệ thống uỷ thác kết thúc, lập tức thôi động Truyền Tống Phù, trực tiếp tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Sau này nhờ sư tôn Dược Dạ Thư truyền tống hắn đi những vị trí khác, như thế có thể giải quyết vấn đề [tiên lộ phúc duyên] của hệ thống thiểu năng...

Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có người!

Suy nghĩ chưa ngừng, mấy đạo khí tức khác nhau, thuật pháp rào rạt đột nhiên hiện ra từ trong hư không, bắn về phía Bùi Lăng.

Hiển nhiên những thuật pháp này ấp ủ đã lâu, tốc độ vô cùng nhanh.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức tránh sang bên cạnh nhưng ngay sau đó...

"Lửa!"

Quanh người Bùi Lăng đột nhiên dấy lên lửa lớn rừng rực, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt lập tức truyền khắp trên dưới cả người.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần [tiên lộ phúc duyên] này đến đây là kết thúc..."

"Leng keng! Lần sau sẽ tiến hành đưa tặng gấp đôi cho ngài..."

"Leng keng! Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, lúc này hắn không rảnh quan tâm tiếng nhắc nhở của hệ thống thiểu năng, lập tức âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Nghịch!"

Giọng nói này như là ý chỉ rơi xuống, pháp tắc ở phương thiên địa này lập tức sinh ra một loạt biến hóa.

Hỏa diễm quanh người Bùi Lăng dập tắt, pháp y vừa tàn tạ trong hỏa diễm, lấy phương thức nghịch chuyển nhanh chóng phục hồi như cũ.

Ngay sau đó, một tiếng động nặng nề vang lên, trong hư không phía trước chậm rãi hiện ra năm bóng dáng cao thấp mập ốm không đồng nhất.

Năm bóng dáng này đều mặc pháp y Trọng Minh tông, trên mặt không chỉ có mũ trùm che lấp, còn đeo một chiếc mặt nạ tối đen, che chắn thần niệm dò xét, không thể nhìn trộm chân dung.

Một bóng dáng khôi ngô trong đó chịu sự ảnh hưởng của pháp tắc "Nghịch", quanh người còn có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt.

Chỉ có điều, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, không tạo thành chút tổn thương nào với hắn.

Năm vị Hợp Đạo...

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lập tức bình tĩnh hỏi: "Chư vị ngăn cản đường đi của tại hạ, không biết cần làm chuyện gì?"

Pháp y trên người năm tên Hợp Đạo này có khí tức Trọng Minh tông rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có khả năng là Trọng Minh tông Thái Thượng trưởng lão!

Dù Chẩm Thạch Tô thị có thù hận với hắn, nhiều lắm là những người trong cuộc Tô Ly Kinh, Tô Ánh Nhai này ra tay với hắn, những lão tổ, Thái Thượng trưởng lão còn lại không có quá nhiều liên quan với hắn!

Thế nhưng, vừa nghĩ tới Tô Ly Kinh, Bùi Lăng lập tức cảnh giác.

Lần này hắn chiến đấu với Sầm chưởng giáo, Tô Ly Kinh cũng ở đằng xa quan chiến!

Bởi vậy, mặc dù năm vị Hợp Đạo này không phải người Chẩm Thạch Tô thị, nhưng chưa hẳn không phải bút tích của Tô Ly Kinh.

Lúc này, năm vị Hợp Đạo không có bất kỳ đáp lại gì, sau khi đôi bên giằng co mấy hơi, lại có ba đạo khí tức ẩn nấp gần như không có bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở không trung sau lưng Bùi Lăng, ngăn cản đường lui của hắn.

Ba bóng dáng này thu liễm hoàn mỹ, toàn bộ bao phủ ở trong áo choàng, không nhìn ra chút lai lịch gì.

Ngay sau đó, bóng dáng ở giữa năm vị Hợp Đạo lập tức đánh ra một pháp quyết cổ quái, huyền diệu.

Lập tức, giữa dãy núi xung quanh sáng lên từng cây cột sáng che trời, đột ngột mọc lên từ mặt đất, thắng vào mây xanh.

Trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ phương thiên địa này!

Cho tới lúc này, một tên Hợp Đạo trong đó mới trầm thấp, khàn giọng nói: "Thánh Tử ma môn Bùi Lăng, hôm nay nơi đây là chỗ chôn thân ngươi!"

Vừa nói xong, tên Hợp Đạo này lập tức ra tay, đánh một chưởng về phía Bùi Lăng.

Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, hư không chấn động, khí thế hùng hậu trùng điệp, chưởng đến nửa đường hóa thành một yêu trảo to lớn như che khuất bầu trời.

Đầu ngón tay rét lạnh sắc bén như lưỡi đao sương, mang theo yêu khí mênh mông như vạn khoảnh ba động, ầm vang rơi xuống!

Bùi Lăng nhướn mày, yêu tộc!

Trong thiên hạ chỉ có hai nơi tồn tại yêu tộc Hợp Đạo.

Một là Thanh Yếu sơn; hai là Lưu Lam hoàng triều.

Là Thanh Yếu sơn? Hay Lưu Lam hoàng triều?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếng rào rào trong trẻo vang lên, Cửu Phách Đao đã ra khỏi vỏ, trong nháy mắt rơi vào bàn tay Bùi Lăng, lúc này hắn không do dự chút nào, lưỡi dao phá không, một đao chém xuống!

Đao khí huyết sắc như sóng to gió lớn gào thét mà lên, trong khoảnh khắc xé rách hư không, gào thét đập ra!

Trong nháy mắt, đao khí đã bổ trúng yêu trảo.

Sóng xung kích to lớn như kình sóng trào lên, tầng tầng mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng, yêu trảo lập tức vỡ nát, khí thế đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía Hợp Đạo ra tay.

Keng! !

Trong hư không đột nhiên hiện ra một bộ mai rùa màu sắc đen xì, lớn như ngọn núi, hoa văn trên đó phức tạp như quanh quẩn một loại huyền diệu khó mà miêu tả, tản ra khí đen nhàn nhạt đột nhiên chặn đao khí.

Sau một chiêu thăm dò, năm tên yêu tộc Hợp Đạo đều cảm thấy hơi nghi ngờ.

Sao nhìn dáng vẻ của Bùi Lăng này không giống trọng thương?

Chương 2088: Yêu tu Hợp Đạo

Chỉ có điều, lúc này đã ra tay, mặc kệ Bùi Lăng có trọng thương hay không, hôm nay đều phải chết!

Nghĩ tới đây, Hợp Đạo phát ra yêu trảo kia lập tức khàn giọng nói: "Cùng tiến lên!"

"Đừng cho hắn cơ hội bỏ chạy!"

Lúc đang nói chuyện, hắn ta vung ống tay áo một cái, mười ngón tay động đậy, đã đánh ra một pháp quyết cổ xưa.

Thoáng chốc, toàn bộ hư không đều là từng phi cầm lợi trảo lít nha lít nhít, rét lạnh như thanh sương đầy trời, hung mãnh như vạn lưỡi đao lăng không, xé rách vòm trời, bắn về phía Bùi Lăng.

Ngay sau đó tên yêu tộc Hợp Đạo này ầm vang nói: "Gió!"

Tiếng nói vừa ra, phương thiên địa này lập tức cuồng phong gào thét, trong chốc lát đã sinh ra vô số mây xanh liên tiếp, nhìn từ mặt đất gió lốc nguy nga hùng tráng, càn quét tất cả như hàng rào lồng giam to lớn, rối rít giam lại Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, tên Hợp Đạo dáng người khôi ngô nhất trong năm tên yêu tộc Hợp Đạo phát ra một tiếng gào thét như lôi đình:

"Lửa"

Trong nháy mắt phía dưới bầu trời xanh có liệt diễm bay vút lên vạn trượng, ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn như đại dương mênh mông.

Liệt diễm bành trướng dập dờn giữa thiên địa, nhanh chóng hấp thu một đạo gió lốc, trong chớp mắt tạo thành một mảnh Liệt Diễm Phong Bạo kéo dài.

Gió trợ thế lửa, lửa trợ uy gió, giao hòa lớn mạnh lẫn nhau, trong chốc lát giữa vòm trời mặt đất không có vật gì khác.

Một Hợp Đạo thân hình thon gầy, quanh người có hơi nước quanh quẩn bấm pháp quyết, bên cạnh Bùi Lăng đột nhiên hiện ra một hư ảnh cự xà cao khoảng vạn trượng!

Cự xà có bảy đầu, trên mỗi một cái đầu đều có bướu thịt như mào gà, màu sắc khác nhau, tản ra khí tức dày đặc ngai ngái. Sau khi hư ảnh xuất hiện lập tức kéo chặt Bùi Lăng, trong bảy đầu phun ra lưỡi đỏ tươi như máu, mười bốn mắt của con rắn vô cùng lạnh băng nhìn về phía Bùi Lăng.

Cách đó không xa, Hợp Đạo mập lùn bắt đầu há miệng, miệng hắn ta càng ngoác càng lớn, chẳng mấy chốc đã vượt qua cả tấm mặt nạ, vẫn còn tiếp tục biến lớn...

Lúc này, ánh mắt Bùi Lăng vừa nhìn vào con ngươi hư ảnh cự xà, cả người lập tức tê rần như trúng độc rắn dày đặc, trong chốc lát không thể hành động.

Hắn lập tức tâm niệm vừa động, bộc phát ra đao ý cực kỳ khủng bố, ý chí vô hình như lưỡi dao cắt vào hư không, trong nháy mắt tránh thoát sự tê liệt của độc rắn.

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay sau đó, ngàn vạn đao khí ầm vang bộc phát như huyết vũ nhao nhao, bóng rắn che trời lập tức bị chém thành ngàn vạn đoạn.

Nhìn qua Liệt Diễm Phong Bạo đã tới gần, Bùi Lăng đạp không mà đứng, không nhúc nhích, trong hư không bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra một bóng dáng yểu điệu linh lung.

Huyết bào phất phơ như huyết hải nhúc nhích, tóc bạc rối tung, chín cái đầu tuyệt mỹ, trong đôi mắt đều là vẻ bạo ngược và sát khí.

Chỉ một thoáng, một đạo đao khí huyết sắc to lớn chém ngang ra.

Đao khí gào thét tung hoành, nơi đi qua cắt chém toàn bộ phương thiên địa này.

Tất cả Liệt Diễm Phong Bạo xoắn tới Bùi Lăng đều bị một đao kia chém thành hai đoạn trên dưới.

Phong bạo to lớn bị cưỡng ép đánh tan, lập tức hóa thành vô số cuồng phong hỗn loạn và hỏa diễm hừng hực, gầm thét từ từ tiêu tán ra bốn phương tám hướng.

Bầu trời đột nhiên trở tối, một cái miệng lớn che khuất bầu trời như có thể thôn phệ non sông vạn dặm nặng nề bao phủ xuống, nhanh chóng nuốt Bùi Lăng.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn tình cảnh này, không có bất kỳ động tác gì, đao linh giơ cao hai tay, huyết bào như đứng trong cơn gió mạnh, điên cuồng chập chờn.

Vô số đao khí huyết sắc như thiên hà đảo dòng, gào thét mà lên từ giữa không trung.

Trong mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng.

Ngay lúc cái miệng lớn thôn phệ xuống, chỉ một thoáng bị chém ra từng đạo vết đao máu thịt be bét. Phía trên vết đao có đao ý dày đặc như thực chất như giòi trong xương, như bóng với hình, ngăn cản vết thương khép lại.

Dòng máu như trút nước ào ạt rơi xuống, vẩy xuống cả vùng.

Hợp Đạo mập lùn lập tức đau không chịu được, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, miệng lập tức khép lại.

Cái miệng lớn bao phủ phương thiên địa này lập tức biến mất.

Phen giao thủ này, trong lòng năm tên yêu tộc Hợp Đạo lập tức nặng nề.

Bọn họ từng dự đoán Bùi Lăng có thể hạ bọn họ trong vòng thế công thứ nhất, nhưng không ngờ đối phương còn chưa dùng đến pháp tắc, chỉ là đao linh ra tay đã chém võ mấy pháp tắc của bọn họ!

"Chẳng lẽ Sầm chưởng giáo cũng không thể thương tổn hắn?"

"Đừng hoảng sợ! Hắn vẫn không dùng pháp tắc, có lẽ thương tích quá nặng, tạm thời không dùng đến! Hiện tại chúng ta toàn lực ra tay!"

"Không sai, hắn đã đoán được thân phận của chúng ta, hiện tại muốn rút lui cũng đã muộn!"

"Hôm nay nhất định phải giết hắn!"

"Cùng tiến lên!"

"Nhanh!"

Lúc nói chuyện, toàn bộ thể xác của Hợp Đạo dáng người khôi ngô kia đột nhiên bắt đầu nhanh chóng bành trướng.

Trong khoảnh khắc pháp y Trọng Minh tông bị nứt vỡ, hắn ta lập tức lộ ra chân thân của mình, đó là một đầu yêu thú vô cùng to lớn, dù là phủ phục cũng như ngọn núi cao vạn trượng.

Chương 2089: Chiến!

Hình dạng như hổ nhưng hoa văn cả người khác hổ thường, như là phù văn trời sinh, trong đôi mắt hắn ta không thấy con ngươi, chỉ có một đám hỏa diễm nhảy nhót, hai cánh mọc bên sườn, khí tức hung mãnh bưu hãn, lúc nhìn quanh uy nghiêm hùng tráng.

Đây là Diễm Đồng Dực Hổ Hổ yêu ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, tiếng rống nặng nề vang dội như là sóng âm thực chất, từng tầng đánh tới bốn phương tám hướng, bụi mù tản ra, cỏ cây ngăn trở, hư không rung chuyển, nếu tu sĩ có tu vi hơi yếu ở đây, chắc chắn sẽ bị đánh chết tại chỗ!

Chỉ có điều, Bùi Lăng không có bất kỳ phản ứng gì với điều này.

Hắn bình tĩnh nhìn năm tên yêu tộc Hợp Đạo này, sau đó tập trung toàn bộ lực chú ý vào ba vị Hợp Đạo giấu kín toàn bộ trong áo choàng ở sau lưng.

Ba vị này mới là đối thủ chân chính của hắn!

So sánh ra, mặc dù tu vi năm vị yêu tộc Hợp Đạo phía trước cũng là Hợp Đạo, nhưng còn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn!

Bởi vậy, vừa rồi hắn ra tay, từ đầu đến cuối không lấy ra thực lực chân chính, mà vẫn đề phòng ba người đằng sau.

Lúc này, hổ yêu hơi nằm phục người xuống, trong hai con ngươi có liệt diễm phun trào, quanh người bắn tung toé đốm lửa nhỏ, sau đó lập tức đánh về phía Bùi Lăng.

Hổ trảo sinh gió, đầu ngón tay như lưỡi dao lóe ra tia sáng lạnh như xé rách hư không, mang theo cơn gió lạnh thấu xương, xuyên qua từng tầng không gian như thần binh ra khỏi vỏ, hung hăng vồ xuống Bùi Lăng!

Cùng lúc đó, bốn tên yêu tộc Hợp Đạo khác cũng kéo căng làm pháp y Trọng Minh tông nứt ra, hiện ra nguyên hình.

Hợp Đạo mập lùn hóa thành một con cóc như ngọn núi, lại không xấu xí không chịu nổi như cóc bình thường, hơn nữa màu sắc oánh nhuận như ngọc, u cục đầy người cũng như châu ngọc có to có nhỏ, óng ánh sáng long lanh, chiết xạ ra ngàn vạn hoa thải, một đôi mắt như ánh trăng ngưng tụ thành, hình như bên trong có một đôi phù văn đang chậm rãi hình thành.

Văn sĩ áo choàng ngửa đầu phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, chợt ầm vang bành trướng, trong chớp mắt ở chỗ đó hiện ra một con cự hạc cao như núi non.

Đầu đỏ cổ dài, trong lông vũ đen trắng xen lẫn từng tia từng sợi màu vàng, đôi mắt đen như là Hắc Diệu Thạch được nước suối tẩy rửa qua, sáng tỏ sắc bén, lấp lánh ánh nước.

Thể xác Hợp Đạo thon gầy không ngừng kéo dài, kéo dài... Trong giây lát, bảy đầu cự xà vắt ngang hư không, chiếm cứ như núi, sương mù rực rỡ quanh quẩn quanh người, khí tức ngai ngái tản ra ăn mòn, mười bốn tròng mắt lạnh như băng không mang theo bất cứ cảm tình nào quan sát Bùi Lăng giữa không trung.

Tiểu đồng mai rùa nhào tới trước một cái, chỉ một thoáng cự quy lơ lửng trên vòm trời như một hòn đảo.

Sau khi bốn tên yêu tộc Hợp Đạo hiện hình, không nói nhảm bất kỳ điều gì, lập tức lao thẳng về phía Bùi Lăng!

Đánh áp sát là thế mạnh của yêu tộc!

Thấy năm tên yêu tộc Hợp Đạo đều lộ ra chân thân, Bùi Lăng nhìn Cửu Phách đao linh bên cạnh, lập tức phân phó: "Giao năm người này cho ngươi."

Nghe vậy, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của chín đao linh lập tức nở ra nụ cười khát máu.

Đầu lâu dễ thương đáng yêu lập tức đáp: "Chủ nhân yên tâm!

Năm phần huyết thực này, không có một giọt tinh huyết nào chảy khỏi bàn tay ngài!"

Đầu lâu nhỏ yếu diễm lệ phát ra tiếng gào thét thống khổ: "Da của bọn nó đều thuộc về ta! Ta muốn làm năm tấm đệm cho chủ nhân!"

Đầu lâu khoa trương sáng rỡ tiếng nói ngọt ngào: "Huyết thực tươi mới! Chưa hề hưởng thụ huyết thực! Chủ nhân... Thật tốt...

Đầu lâu u oán thanh lãnh cuồng loạn hô: "Giết giết giết! Dâm can đảm vô lễ với chủ nhân, ta muốn lột da, rút gân bọn họ..."

"Tất cả người thấy chủ nhân không quỳ xuống, đều phải chết! !!"

Lúc nói chuyện, Cửu Phách đao linh lập tức hóa thành chín đạo tơ máu đậm đặc cô đọng, bay ra, chém về phía năm tên yêu tộc Hợp Đạo...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Hổ trảo xé rách vòm trời, thiểm tin phi đạn như điện, cánh hạc đánh ra như sóng lớn cuồn cuộn, cự xà quét ngang chấn động hư không, mai rùa bừng bừng dâng lên ngăn cản đao khí hùng hậu...

Trong sự chém giết nguyên thủy đến từ bản năng của yêu tộc, xen lẫn biển lửa cuồn cuộn, hơi nước mênh mông, ngàn vạn cột gió, độc chướng ngũ thải...

Pháp tắc hỗn loạn, dòng không gian chảy xiết, toàn bộ phương thiên địa này bắt đầu không ngừng rung động, vặn vẹo, rơi vào một mảnh cuồng bạo khó mà miêu tả.

Đao khí huyết sắc giăng khắp nơi, đao ý cao ngất, dù là cắn xé, tấn công, dây dưa, thủy hỏa, gió lốc, độc chướng... Đều là một đao mà chém!

Đao ý cắt chém không gian, ngăn chặn nhao nhao hỗn loạn.

Trong chốc lát, không có công kích của một yêu tộc nào có thể rơi xuống trăm trượng quanh người Bùi Lăng.

Bùi Lăng chậm rãi quay người, nhìn về phía ba tên Hợp Đạo vẫn không ra tay.

Sau khi ba tên Hợp Đạo này xuất hiện không giống năm tên yêu tộc Hợp Đạo cản đường phía trước, bọn họ không mặc pháp y Trọng Minh tông, lại mặc một bộ áo choàng mà Bùi Lăng chưa từng thấy.

Hiển nhiên áo choàng tuyên khắc phù văn che đậy dò xét, Bùi Lăng đảo thần niệm qua chỉ cảm thấy phía dưới không có gì ngoài một vùng tăm tối yên tĩnh.

Khí tức của bọn họ cũng thu liễm sạch sẽ, không lộ ra chút nào.

Chương 2090: Chiến! (2)

Lúc này, thần niệm của ba tên Hợp Đạo này đều tập trung vào một mình Bùi Lăng, lại không nhìn chiến trường cách đó không xa một chút.

Cơn gió cuồn cuộn, vòm trời như bích, bốn người đều đạp không mà đứng, giằng co từ xa, giữa đôi bên như có một sợi dây cung kéo tới cực điểm.

Bùi Lăng bình tĩnh mở miệng: "Ba vị, mời!"

Ba tên Hợp Đạo kia khẽ gật đầu, một tên Hợp Đạo trong đó duỗi ra một ngón tay, chỉ vào mi tâm Bùi Lăng.

Trong nháy mắt, trong hư không xung quanh Bùi Lăng sinh ra vô số binh khí mũi nhọn lấp lóe.

Đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa tiên giản chuy qua kính côn sóc bổng mâu bá... Mũi nhọn lít nha lít nhít cùng nhắm vào Bùi Lăng, mỗi một thanh binh khí đều tản ra sát ý lạnh thấu xương, khí tức kinh khủng.

Sau khi tất cả binh khí xuất hiện, trong nháy mắt bắn về phía Bùi Lãng!

Vạn binh gào thét giữa trời, xé rách hư không, binh khí như trường hà cuốn ngược, cuồn cuộn hùng hậu, rống giận muốn bao phủ Bùi Lăng hoàn toàn.

Yến Tê thành!

Hợp Đạo hậu kỳ!

Bùi Lăng lập tức nhận ra thân phận người ra tay, lúc này tiếng nói âm u lạnh lẽo, rộng lớn: "Nghịch!"

Địa giới Tố Chân Thiên.

Dãy núi chập trùng liên miên, thương ảnh đậm nhạt như dùng nước rửa vết mực sau khi đặt bút, đi qua chân trời như uốn lượn vô tận.

Mây khói quấn quanh ngọn núi, thúy tụ ra khu.

Thác nước thưa thớt rủ xuống giữa màu xanh, một con phi cầm màu đen vỗ cánh bay lượn, xuyên qua mưa phùn mịt mờ đột nhiên nhảy chồm lên, ngậm một con cá tươi từ dòng nước xiết, chợt chui vào cành lá phong nhung.

Cõi trần như xa, khói lửa vô tung.

Đột nhiên, một bóng dáng hoa phục kim quan đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hắn ta tuấn tú thẳng tắp, khí chất ôn tồn lễ độ, hành động nhẹ nhàng, quý khí tự nhiên, chính là Tô Ly Kinh.

Hắn ta đạp không mà đứng, ngừng chân không tiến, nhìn chăm chú khoảng không xanh ngát phía trước.

Lại nhìn ra một chút, nơi đây bố trí một tòa đại trận Hợp Đạo kỷ để che giấu tiếng động và khí tức đấu pháp của tu sĩ.

Mặc dù bây giờ hắn ta không thấy tất cả chuyện xảy ra trong đại trận, nhưng muốn vào trận lại cực kỳ dễ dàng.

Thế nhưng, lần này Bùi Lăng quyết chiến với Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác, cũng không bị thương.

Năm tên yêu tộc Lưu Lam hoàng triều kia, cho dù đồng tâm hiệp lực, thậm chí không tiếc bỏ mình cũng rất khó là đối thủ của Bùi Lăng.

Nếu lúc này hắn ta đi vào, sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng một trận chiến chính diện với Bùi Lăng!

Hơi suy nghĩ một chút, Tô Ly Kinh nhanh chóng đưa ra quyết định, trận chiến này đã không có đầy đủ tự tin, vậy không thể tự mình ra tay!

Đợi trận chiến tiếp theo đi!

Thật ra hai cuộc chiến của Bùi Lăng đều là thời cơ tốt cực kỳ tuyệt diệu với hắn ta.

Chỉ là trận chiến đầu tiên, Bùi Lăng khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ hữu, hắn ta đang ở trong động phủ tổ địa Tô thị, phá giải nguyền rủa trong cơ thể, chưa thể nắm giữ tin tức của đối phương trước tiên.

Trong trận chiến thứ hai... Hắn ta hoàn toàn không ngờ, Bùi Lăng chiến thắng Chung Quỳ hữu trước mặt mọi người, sau khi nhất chiến thành danh lại còn tiếp tục nấn ná ở địa giới chính đạo trong thời gian ngắn, đi khiêu chiến Yến Tê thành!

Trong trận chiến thứ ba này, nếu Sầm Phương Ác không dùng [Vô Pháp Thiên Ấn] mà là hai đại thiên ấn khác, chắc cũng có thể liều mạng đánh đến đôi bên cùng tổn thương với Bùi Lăng...

Thế nhưng, tiếp theo, chỉ cần Bùi Lăng tiếp tục khiêu chiến Cửu Nghi sơn và Hàn Ảm Kiếm tông, hắn ta còn có hai cơ hội ra tay nữa!

Hiện tại, không đánh cỏ động rắn vội...

Nghĩ tới đây, bóng dáng Tô Ly Kinh dần nhạt lại.

Một cơn gió núi thổi qua, ngay tại chỗ không có một ai, chỉ có một đám hắc hỏa yên tĩnh thiêu đốt, trong chớp mắt đã thiêu đốt sạch sẽ tất cả khí tức vết tích, cũng biến mất không thấy gì nữa.

Ráng chiều như lửa đốt cả chân trời, nhuộm vạn sơn như máu, cheo leo cuồn cuộn như đào như sóng, theo tiếng gào thét của tẩu thú biến mất trong núi rừng, từng bầy phi cầm dần về tổ, dãy núi dần yên tĩnh lại.

Chỉ có thúy tụ lưu luyến, mây mù vùng núi nhẹ trôi.

Tố Chân Thiên.

Tịch Cực Khư.

Sâm Phương Ác bất tỉnh nhân sự, ngã vào trong ngực Kỳ Tử Lang, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi hơi tái nhợt.

Bên cạnh nàng, Dược Dạ Thư áo xanh tóc bạc mở bàn tay ra, lúc lăng không ấn xuống, điểm sáng xanh biếc ngưng tụ thành cái phễu to lớn trùng điệp như thiên hà cuốn ngược, còn đang không ngừng rót vào trong cơ thể Sầm Phương Ác.

Màu xanh biếc um tùm chiếu rọi mặt đẹp như ngọc, như là tinh linh trong hồ, yên tĩnh ngủ say ở đáy hồ yên ả, nước hồ như phỉ thúy hơi lăn tăn, chiếu rọi tuyệt đại phương hoa.

Sinh mệnh lực bành trướng hùng hậu chỉ tiêu tán một chút khí tức, làm cả Tịch Cực Khư bách thảo nảy mầm, vạn mầm sinh sôi, trong nháy mắt từ sa mạc vốn thảm thực vật thưa thớt, hóa thành cỏ cây sum suê, cành lá đông đúc đồng cỏ phì nhiêu.

Mạnh Hồng Huyến, lão giả Cửu Nghi sơn, Lưu Lam Hoàng hậu, áo kiếm tu đỏ, Văn Nhân Linh Sắt đều nín thở tập trung, đứng ở bên cạnh hộ pháp.

Theo sinh cơ khó mà tính toán tràn vào, sắc mặt Sầm Phương Ác càng ngày càng tốt, vốn bờ môi không có chút huyết sắc nào dần khôi phục vẻ hồng nhuận thường ngày, da tuyết tóc đen một lần nữa toả sáng lấp lánh.

Chương 2091: Tìm được truyền nhân

Cứ như mỹ nhân trong bức tranh phai màu, do một bàn tay tuyệt diệu chỉnh lại màu vẽ, bắt đầu tươi sống từng chút một.

Chẳng mấy chốc, Dược Dạ Thư ngừng tay, cái phễu màu xanh lá to lớn lập tức tản đi, sinh cơ còn sót lại hòa vào cơn gió mát, thổi qua toàn bộ Tịch Cực Khư, Hợp Đạo có mặt đều cảm thấy tinh thần rung lên một cái, dường như trong lòng có kiềm chế gì đó mây mở sương tan, cả người vô cùng thoải mái.

Cùng lúc đó, toàn bộ Tịch Cực Khư có vô số cây cỏ tùy ý mọc ra, hoa dại nở rộ như Xuân thần trải qua, mạnh mẽ thịnh vượng.

Váy lục uốn lượn như thúy, Dược Dạ Thư xoay người nhìn về phía Kỳ Tử Lang và Mạnh Hồng Huyến, giọng điệu ôn hòa nói: "Sầm chưởng giáo đã không còn đáng ngại, đi về nghỉ mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu."

Kỳ Tử Lang, Mạnh Hồng Huyến vội vàng hành lễ: "Đa tạ Dược tiền bối! Tiền bối có ơn nặng như núi, Tố Chân Thiên ta vĩnh viễn không quên "

Đám người nghe vậy, cũng thầm thở phào, nhao nhao nói: "Tạ Dược tiên bối!"

"Sầm chưởng giáo bình an vô sự, thật sự quá tốt rồi...

"Cũng may Dược tiền bối kịp thời đuổi tới..."

"Dược tiền bối lòng dạ tốt bụng, đúng là phúc của chính đạo ta..."

Dược Dạ Thư bình tĩnh nói: "Đây là việc nhỏ mà thôi."

"Sầm chưởng giáo đã không có việc, ta về Tiểu Tự Tại Thiên trước."

Đám người vội nói: "Tiền bối xin cứ tự nhiên!"

Dược Dạ Thư nhìn qua bọn họ, khẽ gật đầu, váy sam khẽ nhúc nhích đã biến mất không thấy gì nữa.

Lưu Lam Hoàng hậu nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hơi do dự, chợt nói: "Chư vị, hoàng triều có một số việc, ta đi trước một bước, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin thứ tội!"

Những người khác lại lắc đầu, Kỳ Tử Lang nói: "Làm phiền đạo hữu ở xa tới, hiện tại tệ tông không tiện đãi khách, kính xin chư vị tự tiện.

"Ngày khác chư vị lại đến Tố Chân Thiên để tệ tông thiết yến phạt rượu."

Hoàng hậu hơi thi lễ, chợt bước vào xe phượng, lúc rèm châu rơi xuống đã trốn xa đến chân trời.

Kỳ Tử Lang và Mạnh Hồng Huyến cũng không có lòng dạ ở lại chỗ này lâu hơn, sau khi nhận lỗi lần nữa liền dẫn Sầm Phương Ác vội vàng rời đi.

Thấy thế, lão giả Cửu Nghi sơn trầm giọng nói: "Bùi Lăng đã thắng trận chiến này, trận chiến tiếp theo nhất định là Cửu Nghi sơn hoặc là Hàn Ảm Kiếm tông"

"Lão phu cần lập tức trở về tông môn bàn bạc"

"Đi trước một bước!"

Nói xong, sau người dâng lên hình bóng núi xanh lồng lộng. Núi xanh như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, trong khoảnh khắc đã nuốt sạch lão giả.

Kiếm tu áo đỏ kia chắp tay với Văn Nhân Linh Sắt, không nói gì, thân ảnh nhoáng lên một cái đã hòa vào phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang gào thét mà đi.

Tịch Cực Khư trời chiều ánh tà dương, hương thơm trăm cỏ, cây cối um tùm, không biết hồ điệp tới từ nơi nào nhẹ nhàng bay múa, cái bóng của Văn Nhân Linh Sắt bị kéo cao.

Nàng nhìn phương hướng mà Bùi Lăng vừa rời đi, tâm niệm vừa động, cũng hóa thành trường hồng mà đi, biến mất không thấy gì nữa.

Nhành hoa mới mọc lay động trong cơn gió nhẹ như một đôi bướm màu nghi lại, trong cành lá chập chờn, hoàng hôn dần đậm hơn...

Màu xanh mênh mông cuồn cuộn, cơn gió mạnh lạnh thấu Xương.

Dược Dạ Thư bước trên mây, sương mù quanh quẩn quanh người nàng như dải lụa uốn lượn khoác trên vai, càng làm nổi bật tiên tư dật mạo, dáng vẻ thanh thuần.

Đột nhiên, nàng dừng phi độn, đứng lặng chờ đợi.

Mấy tức sau, một bộ xe phượng xuất hiện ở chân trời, lao vụt như điện, khoảnh khắc đã đến chỗ cách Dược Dạ Thư không xa, rèm châu "soạt" tự cuốn, Lưu Lam Hoàng hậu nhanh chóng đi xuống, khom mình hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính nói: "Dược tiên bối!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

Hoàng hậu lập tức nói: "Tiền bối, mấy lần Bùi Lăng này khiêu chiến Tông Chủ năm tông chính đạo ta, tiền bối đều quan chiến bên cạnh?"

Dược Dạ Thư gật đầu, nói: "Không sai."

Hoàng hậu thầm nghĩ trong lòng đúng là như vậy, chợt uyển chuyển nói: "Tiền bối giảm bớt thời gian ngủ say, chỉ sợ đạo kiếp sẽ nhanh chóng giáng lâm..."

Dược Dạ Thư bình tĩnh nói: "Ta đã tìm được một vị truyền nhân chân chính cho chủ nhân"

"Tiếp theo, thời gian ta ngủ say sẽ càng ngày càng ít"

Nghe vậy, Hoàng hậu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, lập tức hỏi: "Tiền bối là tiên thực thượng giới, đã hoàn thành mệnh lệnh của Đan Tổ, tiếp theo sẽ chuẩn bị..."

Không đợi Hoàng hậu nói hết lời, Dược Dạ Thư lắc đầu nói: "Tạm thời sẽ không."

Ráng chiều sáng chói, dãy núi liên miên, dáng vẻ yên tâm yên tĩnh.

Trong đại trận.

Linh hỏa cuồn cuộn, gió lốc gào thét, yêu trảo đầy trời, huyết sắc đao khí tung hoành xuyên qua chặt đứt hết thảy, chín bóng dáng tuyệt mỹ huyết bào nhẹ nhàng như cá bơi, như quỷ mị, như thiên nữ, tuỳ tiện tới lui trong hư không, lúc bàn tay trắng nõn nhẹ vung lên, lít nha lít nhít đao khí hùng hậu tản mát, ngăn lại tất cả thế công của năm tên yêu tộc Hợp Đạo.

Cách đó không xa, nhiều loại binh khí lơ lửng giữa thiên địa, mỗi một chuôi binh khí rét lạnh thấu xương, đều phong mang tất lộ, khí tức kinh khủng, hội tụ như cá trong đầm nước, chi chít khắp nơi, tràn ngập vòm trời, che đậy sắc trời.

Chương 2092: Đồng hành cả quãng đường

Bùi Lăng đạp không mà đứng, tất cả binh khí vừa bắn về phía hắn cũng bắt đầu rút lui dọc theo quỹ tích rơi xuống không sai chút nào, cách hắn càng ngày càng xa.

Lại một người trong ba tên Hợp Đạo lập tức tiếng nói to lớn:

"Khóa!"

Tiếng nói vừa ra, hóa thành gợn sóng vô hình khiến phương thiên địa này chấn động, trật tự lập tức lặng yên thay đổi.

Vô số xiềng xích khắc đầy phù văn lớn nhỏ sáng như bạc nhô ra từ trong hư không, cứ như đoàn rắn bộc phát, trong nháy mắt cuốn lấy tất cả binh khí đang rút lui.

Ngay sau đó, việc rút lui dùng lại.

Trong chốc lát thân thể Bùi Lăng không thể động đậy, thời gian dần trôi qua trên dưới cả người hắn cũng hiện ra từng tầng xiềng xích sáng như bạc, khóa chặt thể xác, trông như một cái kén màu bạc.

Trong ba tên Hợp Đạo, tu sĩ cuối cùng chưa từng ra tay lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản, một luồng khí tức kim qua thiết mã, sa trường đẫm máu lập tức tản ra.

Vô số áo giáp khôi lỗi hiện ra trong hư không.

Những áo giáp này cầm trọng binh trong tay, khí tức bưu hãn hung mãnh như bách chiến tinh nhuệ, chỉ có điều lúc áo giáp hành động lộ ra bên trong trống rỗng, lại không có cái gì.

Phía trên mỗi một bộ áo giáp dùng vân triện điêu khắc chữ "Binh", ánh sáng nhạt lấp lóe, tản ra lực lượng pháp tắc đặc hữu dao động.

Những khôi lỗi áo giáp này như là một đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi xuất hiện lập tức lao về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh này, giọng âm u lạnh lẽo: "Chúng!"

Quanh người hắn lập tức xuất hiện lít nha lít nhít cự phủ, những cự phủ này ngắn gọn mộc mạc, không có bất kỳ thứ trang trí dư thừa gì, chính là phục khắc thể bảo vật trấn tông Yến Tê thành [Trảm Tà Phủ] !

Ngay sau đó, từng cánh tay to lớn duỗi ra từ hư không, nắm chặt những cán búa cự phủ này.

Vù... Vù... Vù...

Cơn gió lạnh phá không dữ dội, cự phủ vung chặt xuống, chém về phía trói rất nhiều xiềng xích khóa lại Bùi Lăng.

Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh...

Trong chớp mắt, tất cả xiềng xích đều bị cự phủ chém xuống.

Bùi Lăng không nhìn khôi lỗi áo giáp đang lao về phía mình, lập tức tiếng nói âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt nói: "Chú!"

Lực lượng nguyền rủa hùng hậu nhanh chóng tràn ngập toàn trường.

Khôi lỗi áo giáp vẫn âm vang, lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Chỉ có điều, nhục thân dưới áo choàng của ba tên Hợp Đạo kia lại lập tức bắt đầu hư thối, máu trộn lẫn nước mủ cuồn cuộn chảy ra từ vết thương, phía trên thịt thối mọc ra từng khuôn mặt người oán độc lớn khoảng móng tay.

Ngay sau đó Bùi Lăng nói: "Quên!"

Ba tên Hợp Đạo vừa muốn ra tay phòng ngự, nghe vậy lập tức quên lãng việc cần phải làm tiếp theo, động tác đều cứng đờ.

Bùi Lăng lại lạnh lùng nói: "Đoạn!"

Nguyền rủa vô hình nhanh chóng tản ra phương thiên địa này, cổ của ba tên Hợp Đạo giấu ở dưới mũ trùm lập tức xuất hiện một tơ máu mảnh khảnh.

Sau khi tơ máu sinh ra đã nhanh chóng mở rộng, dòng máu rò rỉ chảy xuôi, trong chớp mắt đã thẩm thấu áo choàng, nhỏ xuống hư không.

Lúc này, khôi lỗi áo giáp đã giết tới trước người Bùi Lăng, phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] lập tức nghênh đón.

Keng keng keng keng keng...

Tiếng kim thiết va chạm nhau vang vọng vòm trời, đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa rào, sóng âm xung kích đẩy ra từng vòng, không gian hiện ra từng đạo vết nứt như mạng nhện.

Huyền bào phần phật, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, nhướn mày thoáng do dự, động tác trong tay đã ngừng lại.

Cùng lúc đó, ba tên Hợp Đạo cũng đột nhiên tỉnh táo, lập tức lấy tu vi hùng hậu cưỡng ép ngăn chặn nguyền rủa trong cơ thể.

Ba người đồng thời đánh ra pháp quyết không khác nhau chút nào, khí tức trong hư không chấn động hội tụ, dường như có một thuật pháp uy năng kinh khủng sắp hình thành.

Nhưng ngay sau đó, bọn họ cũng cảm giác được điều gì đó, thi triển pháp quyết được một nửa lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay ba tên Hợp Đạo đột nhiên biến đổi, vô số binh khí lấp lóe ánh sáng lạnh lập tức từ trên trời giáng xuống.

Phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] xung quanh Bùi Lăng lập tức gào thét mà lên, ngược dòng ứng chiến.

Ngay chớp mắt Bùi Lăng ra tay, bóng dáng ba tên Hợp Đạo lập tức độn đến chiến trường của năm tên yêu tộc Hợp Đạo.

"ĐỊ!"

Một tên nhân tộc Hợp Đạo trong đó trầm thấp dồn dập nói, vô số mũi nhọn chém ra từ hư không, cưỡng ép cắt đứt năm tên yêu tộc Hợp Đạo ra tay cùng đao khí của Cửu Phách đao linh.

Cùng lúc đó, lại một nhân tộc Hợp Đạo lấy pháp lực mênh mông, cưỡng ép xé ra một kẽ nứt không gian từ trong đại trận.

Tên nhân tộc Hợp Đạo thứ ba ra tay, lúc này mặc kệ năm tên yêu tộc Hợp Đạo kia có đồng ý hay không, lợi dụng đại thần thông bắt chúng nó, một phát ném vào kẽ nứt không gian.

Ngay sau đó, ba tên nhân tộc Hợp Đạo cũng trốn vào kẽ nứt.

Ngay sau đó, tất cả binh khí và khôi lỗi áo giáp tan thành mây khói, không để lại bất kỳ khí tức gì.

Kẽ nứt không gian nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng không đuổi theo, hắn hơi do dự, nhanh chóng đánh ra một ngọn lửa màu tím âm u, trong nháy mắt đốt sạch sẽ những mảnh vỡ pháp y Trọng Minh tông tản ra xung quanh.

Chương 2093: Đồng hành cả quãng đường (2)

Sau đó tâm niệm vừa động thu lại tất cả phục khắc thể, lại triệu hồi đao linh.

Lúc này, đại trận bao phủ phương thiên địa này đột nhiên xuất hiện một vết rạn nhỏ.

Vết rạn càng lúc càng lớn, sau đó lan tràn ra bốn phương tám hướng như mạng nhện.

Chẳng mấy chốc, theo một tiếng "răng rắc" trong trẻo, đại trận bắt đầu vỡ nát, sau khi ngàn vạn thấu kính xung quanh rơi xuống lại lần nữa rõ ràng, lộ ra phương thiên địa chân chính.

Một bóng dáng uyển chuyển nhanh chóng phi độn đến trước mặt Bùi Lăng, nàng tóc ngắn bay lên, mặt mày tinh xảo, chính là Văn Nhân Linh Sắt!

Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy trong đại trận còn sót lại, địa hình thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, cỏ cây vốn rậm rạp đều bị san thành đất bằng, hôi phi yên diệt, lại thấy Bùi Lăng chưa bị thương nhưng chưa hoàn toàn thu liễm khí tức mãnh liệt cuồng bạo, nàng lập tức nhận ra điều gì đó.

Văn Nhân Linh Sắt lập tức hỏi: "Là ai phục kích ngươi?"

Bùi Lăng bình tĩnh trả lời: "Mấy yêu tộc, có thể là Thanh Yếu SƠN.

Nghe thấy Thanh Yếu sơn, Văn Nhân Linh Sắt không nhịn được thầm thở phào, cũng may không phải chính đạo!

Hiện tại năm tông chính đạo thua Bùi Lăng ba trận, nhưng đây thuộc về tranh đấu đại đạo, Bùi Lăng quang minh chính đại tới khiêu chiến, chính đạo cũng thản nhiên ứng chiến, dù thắng bại như thế nào, đều bỏ đi thành kiến, ân oán giữa các tu sĩ, trở về bản ý tu hành, tìm kiếm đại đạo đơn thuần.

Nếu chính đạo vì chiến bại mà dùng mưu mẹo nham hiểm gì, có khác gì ma môn?

Tài nghệ không bằng người, cùng lắm thì sau này càng thêm cố gắng tu luyện, tu sĩ có năm tháng dài dằng dặc, tạm thời mất đi mặt mũi chưa chắc đã không có cơ hội tìm về một lần nữa.

Nhưng nếu bởi vậy làm loạn tâm cảnh, sinh sôi tâm ma, rời bỏ dự tính ban đầu lúc nhập chính đạo, đó mới là vạn kiếp bất phục...

Nghĩ tới đây, Văn Nhân Linh Sắt nghiêm mặt nói: "Ta sẽ thông báo chuyện này với năm tông, để tất cả đồng đạo đều đề phòng"

"Ngoài ra, vì đề phòng tiếp tục xảy ra chuyện như vậy, tiếp theo ta sẽ đồng hành cùng ngươi."

Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Được"

Tố Chân Thiên.

Một thung lũng yên lặng.

Không gian đột nhiên mở ra kẽ nứt thật lớn.

Năm tên yêu tộc Hợp Đạo rơi xuống từ bên trong, chân thân khổng lồ chưa rơi xuống đất, chỉ đến giữa không trung đã dấy lên xung kích to lớn, khiến cự mộc che trời phía dưới điên cuồng dao động như muốn bẻ gãy.

Vô số phi cầm tẩu thú hoảng sự muốn chết lại không dám kêu, không dám chạy trốn, nhao nhao phủ phục xuống, run lên cầm cập.

Lúc bọn chúng sắp rơi xuống đất, nhanh chóng trở lại thân người xuyên qua cành lá đông đúc, vững vàng đứng trên mặt đất dưới tàng cây.

Ngay sau đó, lại có ba tên Hợp Đạo mặc áo choàng thoát ra từ trong kẽ nứt, kẽ nứt không gian lập tức biến mất.

Lúc này, văn sĩ áo choàng trong năm tên yêu tộc Hợp Đạo rơi xuống đất lập tức giận dữa nói: "Chắc chắn Bùi Lăng đã nhận ra thân phận của chúng ta, vì sao lại lui? !"

Yêu tộc mắt đọc kia tiếng như lôi đình: "Ba người các ngươi che giấu khí tức tốt đến mức nào, nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết pháp tắc Yến Tê thành!"

Nam tử mập lùn tự lẩm bẩm: "Cơ hội tốt như vậy, tại sao muốn từ bỏ?"

Yêu tộc hình người thon gầy cau mày: "Hiện tại thân phận của chúng ta đã bại lộ, còn chưa giết được người, làm sao bây giờ?"

Tiểu đồng mai rùa sắc mặt âm trầm: "Nếu nhát gan, vì sao lúc ấy còn đồng ý đến đây liên thủ?"

Thấy năm tên yêu tộc Hợp Đạo còn đang vô cùng tức giận, đến tận lúc này cũng không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Hợp Đạo đứng ở giữa ba tên nhân tộc Hợp Đạo lập tức lạnh lùng mỡ miệng: "Ngu không ai bằng!"

"Nếu lần này không có ba người chúng ta tham dự, mặt mũi của Lưu Lam hoàng triều đã bị năm người các ngươi vứt sạch!"

Hợp Đạo bên trái trầm giọng nói: "Trong trận chiến vừa rồi, ngoài trận lần lượt có hai người tới."

"Vị thứ nhất không ra tay thì cũng thôi."

"Nhưng vị thứ hai... Lại là người trong chính đạo ta!"

"Vừa rồi chúng ta suýt nữa bại lộ toàn bộ!"

Nghe vậy, vẻ mặt năm tên yêu tộc Hợp Đạo khẽ giật mình, vừa rồi có tu sĩ chính đạo tới ngoài trận?

Vị thứ nhất chắc là Tô Ly Kinh... Bọn họ cũng không thấy bất ngờ, nhưng người chính đạo lại tới nhanh như vậy?

Lúc này, nhân tộc Hợp Đạo phía bên phải cũng quát khẽ nói:

"Huống hồ, giết người thì giết người, chúng ta đường đường là chính đạo, vì sao phải dùng pháp y Trọng Minh tông?"

Năm tên Hợp Đạo yêu tộc lấy lại tinh thần, sự oán hận tức giận lập tức tan thành mây khói.

Văn sĩ áo choàng kia vội vàng giải thích nói: "Như thế, sau đó có thể giá họa cho Trọng Minh tông Chẩm Thạch Tô thị."

Nhân tộc Hợp Đạo phía bên phải lập tức hừ lạnh một tiếng, lúc này nói: "Tự cho là thông minh!"

"Hiện tại những pháp y Trọng Minh tông kia còn lưu tại tại chỗ, chỉ cần Bùi Lăng phủ nhận do Trọng Minh tông gây ra, ngược lại thành chứng cứ chính đạo tập kích hắn!"

"Như thế, chính đạo ta không chỉ thua giao đấu, còn bại khí độ!"

Năm tên yêu tộc Hợp Đạo cau chặt lông mày, nam tử mập lùn kia lập tức hỏi: "Vậy... Làm sao bây giờ?"

Nhân tộc Hợp Đạo đứng giữa trầm giọng nói: "Nhanh chóng trở về!"

"Nhớ kỹ, các ngươi chưa hề rời khỏi Lưu Lam hoàng triều!"

Chương 2094: Tiên lộ làm trọng

"Cũng không biết cái gì về việc Bùi Lăng bị tập kích"

Năm tên yêu tộc Hợp Đạo liên tục gật đầu: "Tốt!"

Nói xong, bọn chúng thi lễ, nhao nhao bỏ chạy.

Trong thung lũng lập tức chỉ còn lại ba người Yến Tê thành.

Hợp Đạo đứng giữa mới lên tiếng: "Khí tức vừa rồi chắc là Văn Nhân sư muội"

Hai người khác đều gật đầu, người bên trái nói: "Văn Nhân sư muội cũng không biết việc chúng ta tạm thời xuất quan."

"Cho dù Thánh Tử Trọng Minh tông kia nhận ra lai lịch của chúng ta, cũng không có người nghi ngờ đến chúng ta"

"Nhưng lần này thất bại đúng là rắc rối."

Người phía bên phải khẽ lắc đầu, nói: "Rắc rối nhất không phải điều này"

"Mà là vừa rồi ba người chúng ta hợp lực, lại chưa thể chiếm được ưu thế"

"Thực lực vị Thánh Tử Trọng Minh tông kia đã cực kỳ cường hãn!"

"Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, không đến trăm năm, Trọng Minh tông sẽ thêm một ma đầu ma diễm ngập trời... Không! Hiện tại hắn đã là ma diễm ngập trời!"

"Nhân lúc ma đầu này chỉ là Hợp Đạo tiền kỳ, phải nhanh chóng tru sát!"

Người ở giữa gật đầu: "Lần sau hành động đừng mang theo những yêu tộc kia, nếu không quá vướng bận!"

Hai người khác đều không có ý kiến: "Tốt!"

Màn đêm buông xuống, chấm nhỏ đây trời lúc ẩn lúc hiện.

Bên cạnh Tịch Cực Khư, vài tòa đại sơn hùng vĩ đứng sừng sững, vài ba thôn xóm rải rác trong đó, không thấy căn phòng, chỉ thấy khói bếp thướt tha.

Trên bầu trời, một chiếc pháp chu to lớn đang lẳng lặng lơ lửng, thân thể cao lớn biến mất trong tầng mây, yêu quỷ lay động, âm khí sâm nhiên.

Trong pháp chu, khoang tầng cao nhất.

Một cột mây khói mùi thơm ngát bay thẳng lên nóc phòng đột nhiên hỗn loạn, một bóng người huyền bào vác đao đột ngột xuất hiện cách đó không xa, hắn khí chất lạnh lùng, vẻ mặt đạm mạc, chính là Bùi Lăng.

Hắn bước lên chủ vị, tán bào ngồi xuống, pháp lực quanh người bành trướng khuấy động như là thủy triều đêm trước sóng thần.

Lực lượng thiên địa hùng hậu mênh mông còn đang lao tới từ từng phương hướng trong Tố Chân Thiên, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn.

Bùi Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, cưỡng ép ổn định pháp lực vô cùng xao động trong cơ thể, đây là điểm báo tu vi sắp đột phá!

Thế nhưng, hắn không thể đột phá ở chỗ này, hắn đang ở địa giới Tố Chân Thiên, cần rời xa Tố Chân Thiên!

Nếu không tiếp theo hệ thống thiểu năng trực tiếp thao túng hắn chạy tới Tố Chân Thiên, miễn phí đưa tặng đạo lữ Tố Chân Thiên... Vậy coi như xong!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm cho một đám nữ tu trên pháp chu: "Đều đến tầng cao nhất."

Chẳng mấy chốc, một đoàn người Thi Nam Tử nối đuôi nhau mà vào.

Những nữ tu này vừa vào cửa đã vô cùng cung kính hành lễ:

"Chúc mừng Tiên Đế! Chúc mừng tiên đế!"

"Bùi thánh tử tu vi cái thế, quả thật là đối tượng có một không hai để cứu vớt thiên hạ, đáng tiếc đạo tặc thiên địa Tố Chân Thiên kia chưa thể thân tử đạo tiêu, thật không phải phúc của phương thế giới này..."

"Chúc mừng chủ nhân thắng ba trận chiến, thiên kiêu vô song!

Chủ nhân tốt bụng, nương tay với Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên, nếu Sầm Phương Ác biết điều, sau khi chữa khỏi vết thương lập tức tới hầu hạ chủ nhân, mới không phụ ân điển hôm nay của chủ nhân..."

Nghe bọn họ mồm năm miệng mười nói, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, không lọt vào mắt, lúc này nói: "Thi Nam Tử, ngươi đến điều khiển pháp chu."

"Đi đến giao giới Tố Chân Thiên và Hàn Ảm Kiếm tông"

"Chọn nơi vắng vẻ không người."

"Tiếp theo, ta muốn chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, bất kỳ người nào cũng không được đến đây quấy rầy:"

"Còn có, Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành sẽ đi theo pháp chu, các ngươi không cần lo lắng, cũng đừng nhiều chuyện."

Đám người Thi Nam Tử sóng mắt lưu chuyển, rối rít đáp: "Vâng!"

Dặn dò mọi việc xong, Bùi Lăng lập tức phân phó: "Đều lui ra đi"

Đợi một đám nữ tu cáo lui rời đi, cửa lớn một lần nữa đóng lại, Bùi Lăng ngồi một mình trên ghế, âm thầm trầm ngâm.

Từ giờ trở đi, Văn Nhân Linh Sắt sẽ quang minh chính đại đi theo bên cạnh pháp chu, chắc yêu tộc Lưu Lam hoàng triều và ba vị Yến Tê thành kia sẽ không tiếp tục ra tay.

Lần này bị tập kích, chắc chắn có liên quan đến Tô Ly Kinh.

Đây không chỉ là vì trước khi chiến với Sầm Phương Ác ở Tịch Cực Khư, hắn đã nhận ra Tô Ly Kinh nhìn trộm, cũng là vì năm vị yêu tộc Hợp Đạo kia mặc pháp y Trọng Minh tông, dù công nghệ, khí tức, phù văn, dệt làm... Đều cung cấp cho nội môn trưởng lão Trọng Minh tông sử dụng, không phải thứ mà người bình thường có thể lấy được!

Ba vị Yến Tê thành kia lại che giấu rất kỹ các phương diện.

Mặc dù sau khi ra tay vẫn bại lộ theo hầu, lại không để lại bất cứ chứng cớ gi...

Nói thật, hiện tại để hắn đi Yến Tê thành, gọi ra tất cả Thái Thượng trưởng lão Hợp Đạo hậu kỳ, để hắn xác nhận từng người, hắn cũng không biết rốt cuộc ba người kia là ai.

Thế nhưng, vừa rồi hắn hủy đi mảnh vỡ pháp y Trọng Minh tông do yêu tộc để lại, không nhắc đến bất kỳ tình huống gì có liên quan đến Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành với Văn Nhân Linh Sắt, không phải vì hắn không nhận ra ba người Yến Tê thành.

Mà là Văn Nhân Linh Sắt cũng là Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, hắn không muốn làm Văn Nhân Linh Sắt khó xử...

Chương 2095: Một hiểu lầm

Sau đó, nếu năm tên yêu tộc kia và ba vị Yến Tê thành không tới tìm hắn để gây sự, vậy việc này sẽ bỏ qua như vậy.

Hiện tại tiên lộ làm trọng, hắn cũng không muốn tự nhiên gây chuyện.

Nhưng nếu tiếp tục đến tìm hắn...

Ở trong truyền thừa Thánh Tử Trọng Minh tông, trên dưới cả người yêu tộc Hợp Đạo kỳ đều cực kỳ trân quý, thậm chí có thể nói là vật liệu tu luyện, vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan có thể gặp nhưng không thể cầu...

Trước đây hắn vẫn muốn đưa phần lễ vật ra dáng cho LỆ sư tỷ, nhưng vẫn chưa đưa được. Lần này phải xem năm vị yêu tộc Hợp Đạo có cho cơ hội này hay không.

Về phần ba vị Yến Tê thành, nể mặt Văn Nhân Linh Sắt sẽ không lấy mạng...

Cuối cùng là Tô Ly Kinh, chỉ cần đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể trực tiếp ra tay!

Sau đó hắn đã chuẩn bị tốt toàn bộ linh thạch bồi thường cho Chẩm Thạch Tô thị!

Đang nghĩ ngợi, lực lượng thiên địa rót vào trong cơ thể Bùi Lăng càng ngày càng nhiều, Bùi Lăng đành phải nhắm hai mắt lại, toàn lực áp chế pháp lực xao động trong cơ thể...

Bóng đêm lưu luyến, ánh sáng trăng sao như sương tuyết vẩy xuống dãy núi, mây mù vùng núi xanh thẳm, mọi tiếng động lọt vào tai.

Pháp chu cỡ lớn như là ngao du biển sâu, lơ lửng trời cao, nhanh chóng chạy tới phương hướng Hàn Ẩm Kiếm tông.

Nơi đi qua, mây trôi vừa chạm vào đã tản, cơn gió mạnh vọt qua, vạn dặm non nước nháy mắt đã qua.

Một tòa tú lâu tinh xảo theo sát phía sau, chẳng mấy chốc đều biến mất phía dưới màn đêm.

Duy dư lạnh tụ lượn lờ, vượn tước từng tiếng.

Tố Chân Thiên.

Bạch ngọc lầu các.

Nội thất.

Màn đỏ thắm buông xuống, trướng thêu nhẹ khép.

Trên một cái vân sàng tinh xảo hoa mỹ, Sầm Phương Ác đã cởi áo ngoài, chỉ mặc tiểu y, tóc xanh như nước chảy gần như hoàn toàn bao phủ gối linh ngọc oánh nhuận long lanh, tay trắng như tuyết, đắp một chiếc chăn tơ tằm ngải lục tuyết phách, đang nhắm mắt ngủ say, khí tức của nàng bình ổn, hô hấp kéo dài, khuôn mặt như đồ sứ trắng ngâm trong suối lạnh, óng ánh trắng nõn, môi như máu, điễm sắc ướt át, trông tinh thần vô cùng khoan khoái, hiển nhiên đã không có trở ngại.

Đột nhiên, hàng lông mi dày dài của nàng hơi rung động như cánh bướm nghi lại nhẹ động đậy giữa hoa, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra.

Trướng đỉnh quen thuộc đập vào mi mắt, chóp mũi là huân hương đã dùng quen, Sầm Phương Ác ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng mình đã trở lại Tố Chân Thiên!

Phát hiện điểm ấy, nàng lập tức hơi nghi ngờ, ngay sau đó lập tức nội thị thần hồn và nhục thân, chẳng mấy chốc đã phát hiện mệnh cách của nàng hoàn toàn khôi phục, trạng thái hiện tại đã quay về trước khi đỉnh phong!

Sâm Phương Ác cau hàng lông mày kẻ đen, nhanh chóng xoay người ngồi dậy từ trên vân sàng, sự nghi ngờ trong lòng lại càng nặng.

Nàng không chết, nhưng làm như thế nào rời khỏi chiến trường bị [Vô Pháp Thiên Ấn] phong cấm?

Hơn nữa, việc [Vô Pháp Thiên Ấn] tiêu hao mệnh cách không thể nghịch chuyển, là ai khôi phục mệnh cách thiếu thốn thay nàng?

Đang nghĩ ngợi, Sầm Phương Ác lập tức phát hiện có người tới gần ngoài cửa, khí tức nàng thanh linh tươi đẹp, chắc là đệ tử của mình, Yến Minh Họa.

Nàng lập tức đưa tay, hút tới một bộ váy cẩm tú từ trên kệ áo xa xa, nhanh chóng phủ thêm lên đầu vai.

Ngay sau đó, cửa phòng bên ngoài bình phong bị đẩy ra, Yến Minh Họa hoa phục châu trâm bưng một cái khay gỗ đen, trên khay đặt bát ngọc năm cánh thiếp vàng bạc vòng quanh, bên trong đựng hơn phân nửa bát nước thuốc màu xanh biếc như phỉ thúy ngưng kết, chưa từng tản ra chút khí tức nào, lại như chồi non mới nhú sau cơn mưa, cho người ta một cảm giác sinh cơ dạt dào.

Giữa hai tay Yến Minh Họa có một luồng pháp lực nhu hòa tuần hoàn lẫn nhau, khiến nước thuốc vẫn đặt ở trong bát ngọc không tiết ra chút nào.

Đi vòng qua bình phong thấy sư tôn đã ngồi dậy, nàng lập tức lộ vẻ vui mừng, nói: "Sư tôn, ngài đã tỉnh!"

Nói xong, nàng bước nhanh về phía trước, bưng nước thuốc đến trước mặt Sầm Phương Ác.

Nhìn thấy đồ nhi của mình, trên mặt Sầm Phương Ác lập tức lộ ra một tia ý cười từ đáy lòng.

Trước đây Minh Họa từng nói với nàng, trong lòng Bùi Lăng còn có thiện niệm, chỉ cần dẫn đạo thêm chút, lấy đức cảm hóa có thể khiến hắn cải tà quy chính... Lúc ấy nàng không để ở trong lòng, bây giờ xem ra đúng là như thế.

Dù sao, kẻ này chỉ thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến mấy lần, cũng không làm việc ác gì...

Về phần những việc đồ thành diệt tộc gì kia, chỉ là nghe đồn mà thôi, không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn đều là giả!

Nghĩ tới đây, Sầm Phương Ác lập tức nhẹ nói: "Vi sư đã hoàn toàn khôi phục, không cần linh dược này."

"Ngươi lại cầm đi cho đệ tử khác dùng để tu luyện"

"Còn có, mời Kỳ Thái Thượng trưởng lão và Mạnh Thái Thượng trưởng lão lập tức đến đây."

Yến Minh Họa giật mình, chợt kịp phản ứng, lập tức khom mình hành lễ nói: "Vâng!"

Sau đó bưng chén thuốc, vội vàng rời đi.

Một lát sau, Kỳ Tử Lang và Mạnh Hồng Huyến cùng nhau chạy tới bạch ngọc lầu các.

Lúc này, Sâm Phương Ác đã rửa mặt xong, khôi phục vẻ hoa mỹ và ung dung vốn có của Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, uống trà chờ đợi trong chính đường bạch ngọc lầu các.

Chương 2096: Một hiểu lầm (2)

Sau khi hai vị Thái Thượng trưởng lão vào cửa, đơn giản thi lễ một cái, chợt hỏi: "Hiện tại tình huống của Chưởng Giáo như thế nào?"

"Còn có chỗ nào không ổn?"

Sâm Phương Ác khẽ lắc đầu, nói: "Hai vị Thái Thượng trưởng lão đừng lo lắng, hiện tại ta cực kỳ tốt."

Đợi sau khi Kỳ Tử Lang và Mạnh Hồng Huyến ngồi xuống, nàng nói thẳng: "Lúc ấy ta hôn mê, không biết đã phá giải [Vô Pháp Thiên Ấn] như thế nào?"

"Sau đó lại xảy ra chuyện gì?"

Mạnh Hồng Huyến lập tức nói: "Lúc ấy, Bùi Lăng dùng một môn thủ đoạn tạm thời thu hồi mệnh cách của Chưởng Giáo, chợt giải trừ [Vô Pháp Thiên Ấn] "

"Sau đó, hắn lại trả mệnh cách của Chưởng Giáo về nhục thân."

"Bùi Lăng rời đi, Dược tiền bối ở Tiểu Tự Tại Thiên kịp thời đuổi tới, chữa khỏi thương thế cho Chưởng Giáo."

"Thế nhưng, Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt vừa truyền đến tin tức, trong lúc Bùi Lăng rời đi gặp phải yêu tộc Hợp Đạo phục kích, nghe nói có thể là Thanh Yếu sơn..."

Nghe đến đó, Sầm Phương Ác nhíu mày, lập tức lắc đầu, nói:

"Không thể là Thanh Yếu sơn!"

Kỳ Tử Lang và Mạnh Hồng Huyến cũng không thấy bất ngờ với điều này, không nói đến yêu tộc đẳng cấp cao ở Thanh Yếu sơn hiếm khi ra ngoài đi lại, chỉ nói Thanh Yếu sơn cách Tố Chân Thiên cực kỳ xa xôi, ở giữa còn cách những tông môn khác, thật sự có yêu tộc Hợp Đạo kỳ Thanh Yếu sơn đặt chân đến địa giới Tố Chân Thiên, Tố Chân Thiên không thể không phát hiện chút nào!

Trong tình huống này, ba người đều biết đã xảy ra chuyện gì.

Thậm chí, chắc chắn Văn Nhân Linh Sắt truyền tin tức này tới cũng đoán được một chút chân tướng, chỉ có Bùi Lăng...

Không!

Chỉ cần từng giao thủ, chắc Bùi Lăng cũng biết!

Nhưng hiện tại không biết mục đích của đối phương là gì, lại giả vờ như không biết!

Nghĩ tới đây, Kỳ Tử Lang nói: "Hiện tại Văn Nhân Linh Sắt đi theo phía sau pháp chu của Bùi Lăng, chắc sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện như vậy."

Sâm Phương Ác khẽ gật đầu, chợt nói: "Lần này thi triển [Vô Pháp Thiên Ấn], vốn tưởng ta chắc chắn thân tử đạo tiêu."

"Không ngờ, đúng là Bùi Lăng đã cứu ta một mạng...

"Xem ra lời nói của Minh Họa và Từ Quang trước đó không sai, mặc dù Bùi Lăng này ở ma môn, khó mà thay đổi toàn bộ hành động lời nói ma đạo, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại ánh sáng, tâm hướng chính đạo."

"Chỉ cần lấy đức cảm hóa, có cơ hội khiến hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy chính"

"Trước đó chúng ta nghi ngờ Bùi Lăng là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc, xem ra là hiểu lầm kẻ này..."

Nghe vậy, Kỳ Tử Lang nhíu mày, nói: "Chưởng Giáo, Bùi Lăng kia có thể thi triển thuật pháp trong [Vô Pháp Thiên Ấn], khả năng hắn là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc vẫn rất lớn..."

Còn chưa nói hết câu, Mạnh Hồng Huyến đã liên tục lắc đầu, nói: "Pháp bảo trấn tông [Tinh hoàng đàn không] của Tố Chân Thiên ta cũng có thể phát huy một chút uy năng trong [Vô Pháp Thiên Ấn] "

"Lần này Bùi Lăng có thể thi triển thuật pháp trong [Vô Pháp Thiên Ấn], hơn phân nửa là hắn đạt được cơ duyên tạo hóa rất đặc thù.

Sâm Phương Ác gật đầu, nói: "Lời của Mạnh Thái Thượng trưởng lão có lý."

"Mặc dù ta chưa từng thấy ba cánh cửa ra vào ở trên đỉnh đầu Bùi Lăng, nhưng từng nghe tiền bối đề cập một chút"

"Kia là vật của U Tố mộ."

"Trước đây Bùi Lăng vừa đi qua U Tố mộ..."

Mạnh Hồng Huyến vội nói tiếp: "Không sai! Ba cánh cửa ra vào kia do vị cấm kỵ cũ ở U Tố mộ để lại."

"Trên người Bùi Lăng có hậu chiêu của Chú, có thể đối kháng [Vô Pháp Thiên Ấn] cũng là việc hợp tình hợp lý"

Sâm Phương Ác nói: "Nếu Bùi Lăng là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc, tất nhiên sẽ không nương tay."

"Dù phải bẩm báo tổ sư, cũng muốn phong cấm hắn lần nữa."

"Tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội thoát thân gì!"

"Nhưng chúng ta là danh môn chính đạo, cũng không thể bởi vậy oan uổng bất kỳ sinh linh nào"

"Cho dù là Thánh Tử ma môn cũng giống vậy!"

"Nhất định phải nhanh chóng thông báo chuyện này cho Hàn Ẩm Kiếm tông và Cửu Nghi sơn, đừng hiểu lầm thân phận Bùi Lăng, làm ra hành động trái với đạo ta."

Mạnh Hồng Huyến nhanh chóng nói: "Chưởng Giáo có lý, hiện tại ta sẽ đi truyền tin cho Kiếm tông còn có Cửu Nghi sơn"

Sâm Phương Ác gật đầu, Mạnh Hồng Huyến đứng dậy rời đi.

Ngay sau đó, Sầm Phương Ác nhìn về phía Kỳ Tử Lang còn đang ngơ ngác ở bên cạnh, lập tức nói: "Kỳ Thái Thượng trưởng lão, chuyện này tới đây trước."

"Ta còn phải tiếp tục tu luyện"

"Xin lỗi không tiếp được!"

Nói xong, bóng dáng Chưởng Giáo lập tức hóa thành một mảnh mưa hoa, tiêu tán không thấy.

Trong chính đường to như vậy chỉ còn lại một mình Kỳ Tử Lang, cuối cùng nàng cũng lấy lại tinh thần, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, sao cảm giác vừa rồi Chưởng Giáo và Mạnh Hồng Huyến đang nói giúp cho Bùi Lăng?

Không!

Chưởng Giáo cương trực công chính cỡ nào, ghét ác như thủ, làm việc luôn công bằng, lần này vì nghênh chiến Bùi Lăng càng không tiếc thân tử đạo tiêu, cũng muốn mạnh mẽ dùng [Vô Pháp Thiên Ấn], có thể thấy nàng làm việc đều vì Tố Chân Thiên, đều là chính đạo, không có chút suy nghĩ riêng!

Chưởng Giáo có một tấm lòng son như thế, sao lại nói chuyện thay cho một vị ma đâu?

Chương 2097: Hợp Đạo trung kỳ

Đúng vậy, nhất định là mình tính sai!

Nghĩ tới đây, Kỳ Tử Lang tập trung ý chí cũng hóa thành một mảnh mưa hoa thuần trắng lặng yên rời đi.

Hai ngọn núi đứng song song, một dòng sông như dải lụa, uốn lượn chảy xuôi giữa màu đen nâu nhợt nhạt.

Từ trên cao quan sát xuống, đây là một mảnh sa mạc mênh mông hoang vu, phóng tầm mắt ra xa không thấy bất kỳ màu xanh biếc non nớt gì, chỉ có lẻ tẻ vài cọng cỏ lác cứng cỏi giãy giụa từ cát sỏi. Ngẫu nhiên có bóng dáng bọ cạp rắn độc lóe lên liền biến mất, lén lút ẩn nấp.

Sông rộng cuồn cuộn tuỳ tiện chảy xuôi, lại chưa từng thúc đẩy sinh trưởng bất kỳ ốc đảo gì, mà mọc đầy một loại thảm thực vật màu sắc u ám, nó hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt dưới sắc trời, hấp dẫn sinh linh, rắn rết còn sót lại nơi đây chú ý.

Phía trên thảm thực vật rơi đầy thi hài rắn rết tĩnh mịch không rõ.

Sông rộng cuồn cuộn, mặt nước phản chiếu ra bầu trời vắng vẻ, một chiếc pháp chu to lớn như ẩn như hiện, yêu quỷ xuyên qua quanh thân pháp chu, sâm nhiên đáng sợ.

Nó nhanh chóng phi độn đến từ nơi xa, đột nhiên dừng lại trước sông rộng.

Chẳng mấy chốc, một tòa tú lâu tinh xảo theo sát phía sau, cũng ngừng chân giữa không trung như hải thị phòng lâu.

Trong pháp chu, khoang tầng cao nhất.

Bùi Lăng nhắm nghiền hai mắt, tóc mực và ống tay áo không gió mà bay, phần phật điên cuồng múa.

Lực lượng thiên địa hùng hậu như đại dương mênh mông, như thiên hà cuốn ngược rót vào trong cơ thể hắn, khí tức cường đại cọ rửa toàn bộ khoang, đồ trang trí xung quanh đều nhao nhao rung động, theo nhịp một hít một thổ Bùi Lăng ở giữa từng tiếng động hỗn tạp có tiết tấu đỉnh đỉnh đinh, đỉnh đỉnh đinh nối liền không dứt.

Phát hiện pháp chu đã đến biên giới Tố Chân Thiên và Hàn Ảm Kiếm tông, gần đó cũng không có dấu người, Bùi Lăng lập tức yên lòng, nơi đây cách Tố Chân Thiên rất xa xôi, không cần lo lắng vấn đề hệ thống đưa tặng tu sĩ Tố Chân Thiên làm đạo lữ của hắn, có thể đột phá tu vi bình thường!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không còn áp chế pháp lực xao động trong cơ thể, theo lực lượng thiên địa mãnh liệt quán chú, khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, pháp lực trong cơ thể bành trướng mà lên, không cần vận chuyển bất kỳ công pháp gì, đã tự vượt qua cấp độ Hợp Đạo trung kỳ...

Lúc này, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Hằng Hỏa Chân Quyết] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang đột phá Hợp Đạo trung kỳ, hệ thống đột phá trước cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, ngay sau đó hắn bị hệ thống điều khiển, trong nháy mắt vận chuyển [Hằng Hỏa Chân Quyết] tới cực hạn, điên cuồng hấp thu lực lượng thiên địa liên tục không ngừng mà đến.

Lực lượng thiên địa trong toàn bộ địa giới Tố Chân Thiên đột nhiên tăng tốc tuôn về phía Bùi Lăng.

Cứ như kình sóng vạn trượng, cuồn cuộn lao tới.

Trong khoang, theo tiếng đồ trang trí xung quanh chấn động càng lúc càng lớn, khí tức Bùi Lăng nhanh chóng lớn mạnh.

Bóng cây cây dâu lớn trong thức hải của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, nguy nga.

Giữa cành lá đông đúc, vòng mặt trời thứ ba hiện ra hình dáng đại khái, bắt đầu ngưng tụ từng chút một.

Cùng lúc đó, một đầu pháp tắc như đã từng quen biết dần khắc sâu vào thần hồn của hắn...

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nhận ra đây là pháp tắc mà hóa thân Mạc Lễ Lan nắm giữ: Ngủ!

Đột phá tiểu cảnh giới có thể nắm giữ pháp tắc mới?

Sau lần đột phá này, có thể đến chỗ sư tôn Dược Dạ Thư và đến Vĩnh Dạ đại mộng tìm đọa... Ý chí Chân Tiên hỏi tình huống ở phương diện này một chút.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, tu vi Bùi Lăng đã từ Hợp Đạo tiền kỳ đỉnh phong, chính thức bước về phía Hợp Đạo trung kỳ...

Không biết qua bao lâu, bóng cây sâu trong thức hải Bùi Lăng đã trở nên cao ngất trong mây, vòng mặt trời thứ ba nở rộ giữa tán cây, đường hoàng quang minh, chiếu rọi tứ phương.

Trong khoang chậm rãi yên lặng lại, tất cả đồ vật không còn run rầy, lực lượng thiên địa ở ngoại giới dừng quán thâu vào trong cơ thể Bùi Lăng.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi ký chủ đã đạt tới Hợp Đạo trung kỳ, hệ thống miễn phí đưa tặng một đạo lữ mới..."

"Leng keng! Không kiểm tra ra đạo lữ mới phù hợp điều kiện, hệ thống sẽ lấy lô đỉnh thay thế...

"Leng keng! Không kiểm tra ra lô đỉnh mới phù hợp điều kiện, lần sau sẽ tiến hành đưa tặng gấp đôi...

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hợp Đạo trung kỳ!

Trong chốc lát tâm trạng Bùi Lăng vô cùng vui vẻ, nhưng hắn nhanh chóng thấy nghi ngờ, hệ thống không kiểm tra ra lô đỉnh mới phù hợp điều kiện?

Chương 2098: Hợp Đạo trung kỳ (2)

Lần trước hắn đột phá Hợp Đạo, hệ thống đưa tặng tổng cộng sáu vị đạo lữ và lô đỉnh cho hắn, hiện tại còn có tám tên lô đỉnh Thiên Sinh giáo, hệ thống không đưa tặng cho hắn...

Hơi suy nghĩ, Bùi Lăng lập tức hiểu được, lúc trước hắn đến Thiên Ngoại đảo bị ép bái đường với Kiều Từ Quang, Kiều Từ Quang cũng bị hệ thống nhận định là đạo lữ.

Những nữ tu Thiên Sinh giáo kia đã bị hắn thải bổ qua, vì vậy trong phán định của hệ thống những nữ tu kia đã là lô đỉnh của hắn.

Mà hệ thống muốn đưa tặng lô đỉnh mới!

Cũng may lần này đã sớm chuẩn bị, chọn nơi hoang vu rời xa Tố Chân Thiên...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự, lập tức tay lấy ra phù triện đặc chế thôi động.

Ngay sau đó, bóng dáng của hắn biến mất từ trong pháp chu.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây núi uốn lượn như biển, cuồn cuộn chập trùng.

Chân trời có một vòng kim quang sáng chói rực rỡ, nhuộm cả mây trắng, nhìn lại vàng rực vạn trượng.

Đột nhiên, một bóng người huyền bào vác đao xuất hiện, khí tức linh dược hỗn tạp khó mà tính toán đập vào mặt, trong hơi đắng lộ ra sự tươi mát thấm vào phế phủ người ta, Bùi Lăng bước trên mây, trong chốc lát tâm thần thanh thản.

Nhìn quanh một vòng, hắn lập tức nhớ tới, lần trước đưa Kim Tố Miên vào "Tiểu Tự Tại Thiên" tu luyện đan đạo, cũng không biết bây giờ tình huống của vị sư muội này như thế nào?

Thế nhưng, sư tôn Dược Dạ Thư không đuổi nàng ra, xem ra vừa ý Kim Tố Miên, đang suy nghĩ đã thấy trong mây xuất hiện một bóng dáng uyển chuyển áo xanh tóc bạc, đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy không tì vết, lại như hồ nước tỉnh khiết trong rừng sâu rậm rạp yên tĩnh, thanh tịnh tươi đẹp, chính là Dược Dạ Thư!

Bùi Lăng lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói: "đồ nhi bái kiến sư tôn!"

Dược Dạ Thư nhìn qua hắn, khẽ gật đầu, trên mặt đầy vẻ khen ngợi, nói: "Đứng lên đi."

"Một trận chiến này không tệ!"

"Sầm chưởng giáo có thể sống sót, nhờ có ngươi tạm thời ổn định mệnh cách của nàng ở trong [Vô Pháp Thiên Ấn] "

Bùi Lăng khiêm tốn nói: "Sư tôn quá khen, đây đều là việc đồ nhi nên làm"

"Còn có, môn thủ đoạn cứu người của đồ nhi có chút ít tác dụng phụ...

Dược Dạ Thư lại nói: "Vi sư biết, loại thủ đoạn kia có liên quan với tâm ma, nhưng lại không hoàn toàn là tâm ma."

"Đây là thủ đoạn lúc trước của Chú, ngươi dùng cái này cứu người cũng ổn thỏa."

"Nhưng đừng dùng cái này làm loạn, gây họa cho người vô tội."

Bùi Lăng nói: "Sư tôn yên tâm! Sau khi đồ nhi đạt được môn nguyền rủa này, chưa hề dùng để gây họa thế gian, sau này cũng không!"

Dược Dạ Thư lại cười nói: "Tốt!"

Thấy thế, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Xin hỏi sư tôn, tình huống bây giờ của Kim Tố Miên như thế nào?"

Dược Dạ Thư nói: "Nàng khá tốt! Thiên phú đan đạo kì diệu, bản thân cũng si mê luyện đan, chỉ là tu vi quá thấp, thực lực hoàn toàn không theo kịp tạo nghệ đan đạo hiện tại."

"Hiện tại, đang tắm rửa trong dược trì, lấy đó tăng lên căn cơ và nội tình."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, thiên phú đan đạo của Kim Tố Miên có thể khiến sư tôn hài lòng, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.

Dù sao cho đến tận nay ngoài trừ mình ra, vị sư muội này là thiên tài có thiên phú đan đạo cao nhất mà hắn từng gặp...

Lúc này, Dược Dạ Thư nói tiếp: "Vi sư đã có sắp xếp hoàn chỉnh cho Kim Tố Miên."

"Trước đây không lâu, vi sư nhận được tin tức nói sau khi ngươi rời khỏi Tịch Cực Khư đã bị yêu tộc phục kích, đây là có chuyện gì?"

Bùi Lăng bình thản trả lời: "Bẩm sư tôn, chỉ là mấy Hợp Đạo Thanh Yếu sơn mà thôi, đã bị đồ nhi đánh lui, không phải việc gì lớn..."

Còn chưa nói hết câu, Dược Dạ Thư lại đã lắc đầu, nói: "Yêu tộc Thanh Yếu sơn sẽ không dễ dàng rời khỏi Thanh Yếu sơn"

"Hơn nữa, Thanh Yếu yêu tộc Hợp Đạo kỳ không có việc gì lại đến Tố Chân Thiên phục kích ngươi làm gì?"

"Ngươi nói thật đi!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, hắn không muốn lãng phí thời gian trong việc nhỏ này, vì vậy thuận miệng đẩy việc này cho Thanh Yếu sơn, nhưng hiện tại sư tôn chủ động vạch trần chuyện này, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, chợt nói: "Là năm vị yêu tộc Hợp Đạo Lưu Lam hoàng triều"

Dược Dạ Thư hỏi: "Còn có những người khác không?"

Bùi Lăng hơi do dự nhưng nghiêm túc suy tư một chút, vẫn trả lời: "Còn có ba vị Hợp Đạo Yến Tê thành, nhưng không biết thân phận cụ thể"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, nói: "Vi sư sẽ xử lý yêu tộc Lưu Lam hoàng triều."

"Về phần Yến Tê thành..."

Nàng hơi suy nghĩ, chợt khẽ thở dài: "Đây là tiên lộ!"

"Cho dù tu vi thực lực hiện tại của ngươi đã có thể ngạo thị một phương ở giới này."

"Nhưng cũng không thể vẫn xuôi gió xuôi nước, thông suốt."

"Luôn có một chút chuyện khó mà đoán trước, bất ngờ xảy ra, sẽ lấy đủ loại phương thức xuất hiện để ngăn cản con đường phía trước của ngươi."

"Cũng như ngoại kiếp lúc Trúc Cơ kiếp, Kim Đan kiếp, Nguyên Anh kiếp"

"Những ngoại kiếp này cũng là một bộ phận của tiên lộ."

"Ngươi ghi nhớ trong lòng, thời khắc đề phòng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn!"

Bùi Lăng cung kính nói: "Vâng!"

Lấy thực lực hiện tại của hắn, mấy vị Hợp Đạo bình thường tới đánh lén hắn, hắn không sợ chút nào.

Chương 2099: Vấn đề pháp tắc

Đặc biệt là hiện tại hắn đã nắm giữ phương pháp đổi "Nhân" từ hệ thống, dù lại gặp thủ đoạn giống với [Vô Pháp Thiên Ấn] một lần nữa, cũng hoàn toàn không sợ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói đến chính sự: "Sư tôn, đồ nhi có một vấn đề về mặt tu luyện muốn thỉnh giáo sư tôn!"

Dược Dạ Thư nói: "Ngươi nói đi"

Bùi Lăng hỏi: "Từ Hợp Đạo tiền kỳ đột phá tới Hợp Đạo trung kỳ, còn có từ Hợp Đạo trung kỳ đột phá đến Hợp Đạo hậu kỳ, hai lần đột phá cảnh giới này, có phải đều có thể lĩnh ngộ một đầu pháp tắc mới hay không?"

Dược Dạ Thư nghe vậy hơi tỏ ra ngạc nhiên, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhanh chóng trả lời: "Dưới tình huống bình thường thì không thể!"

"Nhưng bây giờ ngươi đang đi tiên lộ, lại chưa chắc..."

"Theo vi sư biết, tu sĩ Hợp Đạo kỳ bình thường chỉ có thể khống chế một đến hai đầu pháp tắc"

"Số ít Hợp Đạo gặp phải đại cơ duyên đại tạo hóa, có thể vào lúc Hợp Đạo trung kỳ hoặc là Hợp Đạo hậu kỳ, nắm giữ đầu pháp tắc thứ ba.

"Hợp Đạo có thể nắm giữ ba đầu pháp tắc, trong toàn bộ thiên hạ, bao gồm chín môn phái lớn đều ít càng thêm ít"

"Ngoại trừ cái đó ra, chính là như Thiết thành chủ Yến Tê thành kia, thông qua một ít ngoại lực thu hoạch được pháp tắc vốn không thuộc về mình"

"Nhưng phương thức như vậy, gần như đều có hậu hoạn lớn lao, hơn nữa cũng không thể lâu dài."

Nghe vậy, Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hiện tại hắn đi tiên lộ, tình huống đặc thù.

Cho dù là sư tôn Dược Dạ Thư cũng hiểu biết có hạn với điều này, tốt nhất lại đi thỉnh giáo ý chí Chân Tiên một chút...

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng trả lời: "Đa tạ sư tôn giải đáp nghi ngờ."

"Sau đó đồ nhi phải đi khiêu chiến Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông, xin hỏi sư tôn, chuyến này có chỗ nào cần phải chú ý?"

Giao chiến thực lực chính diện, hiện tại hắn đã không e ngại chín đại tông môn bất kỳ một vị Tông Chủ nào trong chín môn phái lớn, chỉ là nội tình chín môn phái lớn thật sự khiến hắn hơi bất ngờ.

Yến Tê thành [Thất Sát Di Tai Kỳ], khiến hắn đánh đến khi pháp lực hao hết; Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn 1, suýt nữa khiến hắn bị Sẳm Phương Ác đánh chết tươi!

Sau đó đến Hàn Ẩm Kiếm tông này, không biết lại có bài tẩy gì?

Chỉ nghe Dược Dạ Thư ngắn gọn nói: "Hàn Ảm Kiếm tông, kiếm là tất cả!"

Nói xong, nàng không tiếp tục nói hết.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, sư tôn lo lắng phân mất khí số của hắn, không thể nhắc nhở quá nhiều... Thế nhưng, chút chuyện này cũng kém không nhiều!

Thế là, Bùi Lăng cung kính nói: "Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đồ nhi cáo lui.

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, bóng dáng huyền bào vác đao nhanh chóng nhạt lại, chẳng mấy chốc biến mất trong phương bí cảnh này.

Trên mây trắng vô ngần chỉ còn một bộ áo xanh như mộng như ảo.

Kim quang lấp lóe, Dược Dạ Thư cũng biến mất không thấy gì nữa.

Biển mây mênh mông như biển nắng cuồn cuộn, yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có ánh sáng vàng to lớn bày ra đầy mắt, yên tĩnh sáng chói.

Tố Chân Thiên.

Sông rộng cuồn cuộn, trên sa mạc mênh mông vô bờ gió nhẹ không dậy nổi, vô cùng nóng bỏng.

Trên trời cao, pháp chu cỡ lớn nhẹ nhàng trôi nổi, thể xác nó khổng lồ, cho dù cách một khoảng cực kỳ xa, vẫn tạo ra một cái bóng không nhỏ trên sa mạc.

Rắn rết hoạt động dưới lòng đất tạo ra tiếng sàn sạt rất nhỏ, chẳng mấy chốc trong bóng tối này hội tụ vô số sâu bọ rắn hủy màu sắc lộng lẫy.

Bọn chúng ngọ nguậy, cuồn cuộn, đánh nhau... Tiếng xì xì không ngừng vang lên bên tai.

Cứ như một đám hoa độc quỷ quyệt nở rộ trên sa mạc.

Pháp chu.

Trong hộ thuẫn hình tròn do pháp trận phòng hộ vận chuyển chống ra, mặc cho nước mưa trượt xuống từ hai bên.

Khoang ở tầng cao nhất.

Bùi Lăng đột ngột xuất hiện.

Hắn trở về Bàn Nhai giới, trong nháy mắt triển khai thần niệm bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, xác nhận không có bất kỳ người ngoài nào tới gần, lúc này mới âm thầm gật đầu.

Hiện tại tu vi của hắn đã là Hợp Đạo trung kỳ, tiếp theo sẽ khiêu chiến Tông Chủ Hàn Ẩm Kiếm tông, sau đó lại là Sơn Chủ Cửu Nghi sơn.

Sau hai trận chiến này, chắc tu vi của hắn có thể đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ...

Liên quan tới việc pháp tắc, tốt nhất đừng kéo dài, hiện tại phải đi gặp ý chí Chân Tiên một chút.

Thế nhưng, lần trước ý chí Chân Tiên từng nói, muốn hắn đừng cưỡng ép kéo nó ra khỏi Vĩnh Dạ đại mộng nữa.

Hiện tại hắn muốn tìm ý chí Chân Tiên, còn phải tự mình đi Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức duỗi hai tay ra, đột nhiên dùng sức giữa không trung.

Tạch tạch tạch...

Theo một tràng tiếng vang rợn người, ngay sau đó một kẽ nứt không gian hẹp dài bị Bùi Lăng cưỡng ép xé mỡ.

Trong kẽ nứt một mảnh đen kịt, không ngừng truyền ra khí tức lạnh lẽo, cô tịch, sắc bén, hỗn loạn.

Ánh mắt Bùi Lăng yên tĩnh, bước một bước vào trong đó.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bên ngoài.

Bóng tối dày đặc như thực chất tản ra toàn bộ phương thiên địa này, che đậy tầm mắt, ngăn chặn thần niệm, cành lá sum suê, hơi nước dồi dào, tiếng nước tích táp không có chút cảm giác sinh cơ nào, ngược lại cho người ta một loại quỷ quyệt ồn ào.

Chương 2100: Lại vào Vĩnh Dạ hoang mạc

Tiếng nói nhỏ rầm rĩ che ngợp bầu trời, xen lẫn tiếng xột xoạt khi rắn rết tiến lên, thỉnh thoảng có tiếng gặm nuốt nhẹ nhàng như xuân tằm, dày đặc lại khiếp người.

Cát vàng mênh mông, hư không đột nhiên nứt ra một khe hở không gian.

Một bóng người áo bào tro bước ra từ bên trong, hắn áo bào rách nát không có chút hình dáng trang sức nào, bên hông treo một cái Lưu Ly tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, khuôn mặt phía dưới mũ trùm tiều tụy mà đạm mạc, dường như vạn sự vạn vật đều không thể khiến nỗi lòng hắn dao động.

Sau khi đi ra kẽ nứt không gian, nhìn về phía bóng tối mênh mang cách đó không xa, khuôn mặt trang phục của bóng dáng này bắt đầu nhanh chóng biến hóa.

Chẳng mấy chốc đã khôi phục thành bóng dáng huyền bào vác đao ngang tàng, khí chất lạnh nhạt, khí tức thu liễm trông như phàm nhân.

"Cuối cùng đã tới... Bùi Lăng hơi thở dài.

Dọc theo con đường này, hắn dùng [Thực Nhật bí lục] chia ra ngụy trang thành chín môn phái lớn trưởng lão và Thái Thượng trưởng lão, trên đường đi thông qua Truyền Tống Trận các tông đi đường, tổng cộng tốn hai ngày hai đêm mới đuổi tới biên giới Vĩnh Dạ hoang mạc.

Lần này chủ yếu lo lắng chọc giận ý chí Chân Tiên, nếu không trực tiếp sử dụng hệ thống uỷ thác kéo nó ra từ Vĩnh Dạ đại mộng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng trực tiếp trốn vào Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hoang mạc hoàn toàn tăm tối như trước đây, thần niệm bị quản chế, không thể xuyên qua sự che đậy trước mắt. Loại tình huống này, dù tu vi cao thấp đều chỉ có thể dựa vào thị lực nhục thân sinh linh, miễn cưỡng nhìn thấy mấy bước xung quanh.

Hiện tại hình dáng ở toàn bộ hoang mạc đã thay đổi, sa mạc vốn hoang vu, mọc đầy cỏ cây tươi tốt như là thi cốt xám trắng, dây leo như mọc đầy người mắt, như mạch máu tia la... Đan xen vào nhau, phong nhung như nỉ, hiện ra trong bóng tối.

Mỗi một bước đạp xuống đều có thể cảm nhận được như giẫm đạp lên vũng máu mềm mại trơn ướt.

Tiếng nói nhỏ ở khắp mọi nơi càng có về bén nhọn chói tai, như vô số người cùng kêu lên hò hét, cầu nguyện, cầu khẩn, tạp âm căm hận vang vọng bên tai như chỉ thẳng vào hồn phách, có thể dẫn ra bóng tối ở chỗ sâu nhất trong nội tâm toàn bộ sinh linh, dụ hắn sa đọa, ép hắn nhập ma, trở thành một phần trong Vĩnh Dạ...

Lần nữa đi vào Vĩnh Dạ hoang mạc, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến tình hình lần thứ nhất đi theo Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo cũ Kê Trường Phù tới nơi đây.

Lúc trước, mặc dù bọn họ cũng là thiên kiêu chín môn phái lớn, lại phải cẩn thận từng li từng tí như giẫm trên băng mỏng, không dám chủ quan chút nào.

Tiếng thì thầm Vĩnh Dạ tầm thường nhất cũng khiến bọn họ gian nan đối phó, nếu không phải Kê Trường Phù nắm giữ một con đường khá an toàn, chỉ sợ bọn họ vừa tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc đã bị ảnh hưởng bởi tiếng thì thầm, đọa hóa thành điên dại không có chút ý thức nào, chỉ biết giết chóc...

Nhưng bây giờ, tu vi của Bùi Lăng đi vào Hợp Đạo, dưới tình huống ý chí Chân Tiên không tự mình ra tay, Vĩnh Dạ hoang mạc này không có nguy hiểm gì với hắn.

Ngoài ra, lúc ấy hắn vạn kiếp Hóa Thần ở chỗ này, sau khi luyện ý chí Chân Tiên kia thành hóa thân của mình, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ đã không có hiệu quả với hắn...

Hiện tại, chỉ cần hắn không mở cỗ quan tài của bản tôn Chân Tiên ra, vậy không có việc gì!

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng hơi phân biệt phương hương, trực tiếp chạy về phía trước.

Một lát sau, hắn đi vào một mảnh lưu sa, mảnh lưu sa này có quy mô cực lớn, càn quét cả một bộ phận khu vực, ở chính giữa lưu sa là một vòng xoáy to lớn màu đen, lạnh lẽo hờ hững, kỳ lạ đáng sợ, tản ra khí tức quái đản.

Đây cũng là lối tiến vào Chân Tiên mộng cảnh!

Bùi Lăng không do dự, bước một bước vào trong đó.

Cảnh tượng trước mắt lập tức xảy ra biến hóa, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở trong trời sao rực rỡ ngời ngời.

Ánh sao rực rỡ như ngân như sương, ánh sáng trong trẻo vẩy xuống đầy người, trông lạnh băng sáng chói.

Trong chớp mắt Bùi Lăng tiến vào mộng cảnh, lời cầu xin như thủy triều lập tức truyền vào trong tai hắn.

Thọ nguyên, khoẻ mạnh, nhân duyên, dòng dõi, tiền hàng, thăng quan, sủng ái, tình cảm lưu luyến... Đủ loại dục vọng của phàm nhân mãnh liệt trào tới.

Hắn nhướn mày, đang muốn tìm kiếm vị trí của Trang Thục công chúa, đã thấy trong trời sao trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp áo phấn váy đỏ, tóc búi cao tiêu điền, nàng yểu điệu tinh tế, thanh anh nhã tú, dáng vẻ đoan trang ưu mỹ như là quý nữ coi trọng quy củ nhất trong thiên hạ, chính là Trang Thục công chúa.

Bùi Lăng lập tức cười hô: "Mạc tiên hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

Trang Thục công chúa khép tay áo mà đứng, khẽ gật đầu, nói:

"Tiên hữu tới thật đúng lúc, hiện tại ta đã khôi phục nhiều hơn trước kia"

"Nhưng phong ấn khó khăn lắm mới bị phá vở trong hiện thế, lại bị một bầy kiến hôi đóng lại"

"Kính xin tiên hữu giúp đỡ ra tay, lần nữa mở ra phong ấn."

Khôi phục càng nhiều?

Đây là một tin tức rất xấu!

Chương 2101: Lại vào Vĩnh Dạ hoang mạc (2)

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng mặt không đổi sắc căn bản không trả lời Trang Thục công chúa, mà trực tiếp hỏi: "Ta có một cái hậu bối, bây giờ tu vi là Hợp Đạo trung kỳ, sắp đột phá Hợp Đạo hậu kỳ."

"Hắn muốn lĩnh ngộ một đầu pháp tắc, không biết Mạc tiên hữu thấy điều này thế nào?"

Thấy Bùi Lăng lại hỏi loại vấn đề cấp thấp còn không được tính là thường thức, Trang Thục công chúa cau hàng lông mày kẻ đen, lại đã hơi quen thuộc, lập tức nói: "Có ba cách."

"Một là dùng bí pháp chém một tôn hóa thân, khiến bản thân bắt đầu tu luyện lại từ đầu"

"Đợi sau khi hóa thân tự lĩnh ngộ một pháp tắc mới, lại hợp hắn vào bản tôn."

"Loại phương pháp này không có bất kỳ hậu hoạn gì, rất ổn thỏa, vấn đề duy nhất là tốn thời gian quá dài."

"Thứ hai, trực tiếp tìm một pháp tắc hoàn toàn mới, sau đó cưỡng ép dung nạp."

"Hành động lần này hơi không cẩn thận sẽ bị pháp tắc phản phệ, đến lúc đó nhẹ thì pháp tắc xung đột, con đường đoạn tuyệt, nặng thì thân tử đạo tiêu."

"Loại phương pháp này có xác suất tỉ lệ thành công rất thấp với tu sĩ tầm thường!"

"Có thể nói, là lựa chọn khi bất đắc dĩ"

"Nhưng đối với ngươi và ta mà nói, lại dễ đàng như ăn cơm uống nước."

"Thứ ba là môn tiên thuật mà lần trước ta đưa cho ngươi."

"Để hậu bối kia của ngươi tùy tiện tìm một đầu Pháp, đợi hắn đột phá Hợp Đạo hậu kỳ, ngươi sử dụng môn tiên thuật kia giúp đỡ lại độ một trận Hợp Đạo kiếp, có thể để Pháp lột xác thành pháp tắc mới!"

"Đây là cách nhanh nhất lại đơn giản nhất"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức biết, trước đây không lâu hắn lĩnh ngộ đầu pháp tắc thứ tư, thật ra là cách thứ nhất mà ý chí Chân Tiên nói tới!

Hiện tại ý chí Chân Tiên là hóa thân của hắn, nàng vốn nắm giữ một đầu pháp tắc mà hắn không nắm giữ.

Lúc hắn từ Hợp Đạo tiền kỳ đột phá đến Hợp Đạo trung kỳ, hệ thống đã dung hợp đầu pháp tắc kia thay hắn!

Ngoài ra, trước đó sư tôn Dược Dạ Thư từng nói, có một vài Hợp Đạo gặp phải đại cơ duyên, đại tạo hóa, lúc đột phá tiểu cảnh giới Hợp Đạo kỳ cũng có thể lĩnh ngộ một đầu pháp tắc mới, chắc đây là cách thứ hai mà ý chí Chân Tiên nói tới!

Hiện tại chỉ có hắn có thể sử dụng cách thứ ba!

Nhưng hiện tại lại dùng môn tiên thuật kia, không phải muốn hắn chết sao?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi do dự, nhân tiện nói: "Môn tiên thuật kia làm nghịch thiên cương, ta tiếp tục sử dụng, rất dễ dàng khiến thượng giới để mắt tới."

Nghe mấy chữ "làm trái thiên cương", sắc mặt Trang Thục công chúa không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên đã sớm biết tiên thuật này có vấn đề, giọng nói của nàng bình thản: "Làm trái thiên cương thì như thế nào?"

Tiếng nói vừa ra, ánh sao lạnh băng oánh nhuận vẩy xuống đầy áo, chiếu rọi khuôn mặt công chúa, mặt mày nàng đẹp đẽ thanh nhã như nhiễm lên một tầng lạnh lẽo trên đỉnh núi cao.

Dường như lập tức vô cùng cao xa, quan sát chúng sinh.

Biển sao sáng chói, ánh sáng lạnh lẽo cô tịch.

Trang Thục công chúa vẫn khép tay áo đứng đó, dáng vẻ đoan trang, cực kỳ bình tĩnh nói: "Thiên cương cũng tốt, thiên điều cũng được, chỉ là pháp tắc khá đặc thù mà thôi!"

"Thập đại thiên điều, ta làm trái chín cái, chỉ có một cái cuối cùng, lúc trước thời gian không đủ, chưa kịp..."

"Thiên cương thiên điều đã có thể làm trái, đó là một bộ phận đại đạo!"

"Không làm trái thì không biết bộ phận đại đạo này!"

" [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] vẫn quá ôn hòa!"

"Ta vẫn muốn khai sáng một môn tiên thuật có thể đồng thời làm trái thập đại thiên điều."

"Đáng tiếc, hiện tại ta cũng chỉ làm nghịch chín đầu thiên điều, chưa từng thử đầu thiên điều thứ mười."

"Vì vậy cảm ngộ còn thiếu, còn chưa khai sáng ra tiên thuật loại trình độ kia."

Nói đến chỗ này, công chúa hơi trầm ngâm, chợt lại nói: "Thế nhưng, bây giờ ngươi thật sự không thể để thượng giới để mắt tới"

"Nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại kế của hai người chúng ta."

"Vậy đi, về sau ngươi cần sử dụng tiên thuật này, hãy tới bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Ta có thể lấy khí tức bản tôn che giấu cho ngươi, để thượng giới tưởng là ta thi triển môn tiên thuật kia"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, ý chí Chân Tiên này bị đánh vào hạ giới, phong cấm ở đây, xem ra không phải không có nguyên nhân... Nếu đối phương khai tông lập phái, chắc chắn tứ đại ma môn Bàn Nhai giới sẽ biến thành năm đại ma môn!

Thế nhưng, nếu sau này có thể tùy tiện sử dụng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc... Điều này cũng không tệ!

Trước tiên hắn có thể giúp Lệ sư tỷ, Yến Minh Họa vạn kiếp Hóa Thần...

Sẽ giúp Kiều Từ Quang, Tư Hồng Diệu Ly vạn kiếp Hóa Thần...

Còn có thể giúp Tư Hồng Khuynh Yến, Văn Nhân Linh Sắt lĩnh ngộ thêm một đầu pháp tắc...

Cũng có thể giúp Kim Tố Miên ngưng tụ thành Kim Đan nhất phẩm, Tiên Anh thượng phẩm...

Nếu không cần lo lắng thượng giới phát hiện tiên thuật này, có thể để tất cả mọi người bên cạnh hắn biến thành thiên kiêu đỉnh cấp Bàn Nhai giới!

Đương nhiên, sử dụng tiên thuật này ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, cũng không có tác dụng quá lớn với việc hắn lĩnh ngộ pháp tắc mới.

Một là tất cả những chuyện xảy ra trong Vĩnh Dạ hoang mạc đều không thể gạt được ý chí Chân Tiên.

Chương 2102: Bản tiên thiếu một môn tiên thuật...

Nếu Bùi Lăng lĩnh ngộ đầu pháp tắc thứ năm ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, chỉ có thể dùng cách thứ hai mà ý chí Chân Tiên nói tới, nếu không chẳng khác gì nói cho ý chí Chân Tiên biết, hắn là tiên nhân giả cái gì cũng không hiểu!

Thứ hai, hiện tại hắn đang đi tiên lộ, lúc đột phá Hợp Đạo hậu kỳ chỉ có thể ở trong địa giới chín môn phái lớn, nếu tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc sẽ ngăn cách khí số...

Nhưng ba cách mà ý chí Chân Tiên cung cấp vẫn rất hữu dụng với hắn, nhất là cái thứ ba.

Hắn có thể đến trong "quỷ dị" tìm một đầu "Pháp" mới trước, sau đó sắp đột phá Hợp Đạo hậu kỳ, lại dùng hệ thống uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1...

Lần trước hệ thống dùng tiên thuật này độ kiếp, thượng giới không có phản ứng gì...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Vậy làm phiền Mạc tiên hữu."

Trang Thục công chúa khẽ gật đầu, tư thái ưu nhã, sau đó hỏi:

"Như vậy, hiện tại Bùi tiên hữu có thể mở phong ấn cho ta rồi chứ?"

Bùi Lăng nghe vậy mặt không đổi sắc, Chân Tiên ý chí đã nhắc đến yêu cầu này với hắn rất nhiều lần!

Mỗi một lần trước đó, hắn đều tìm đủ loại lý do thoái thác, nhưng lần này...

Nếu tiếp tục thoái thác như trước, chắc chắn ý chí Chân Tiên sẽ không thực hiện hứa hẹn vừa nói với hắn!

Ngoài ra, tiếp theo hắn lại gặp rắc rối gì, ý chí Chân Tiên sẽ không tiếp tục giúp hắn!

Mặc dù hiện tại hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế bộ hóa thân kia, nhưng thực lực của bộ hóa thân bản thân kia chỉ là một phần, thứ thật sự trân quý là kiến thức mà ý chí Chân Tiên hiểu rõ! Nắm giữ tiên thuật! Lĩnh ngộ đại đạo!

Hơn nữa, hiện tại hắn cảm giác, cách làm người của ý chí Chân Tiên vẫn khá tốt.

Ngoại trừ làm trái thiên cương, nhìn các phương diện của nàng đều là một tiên nhân tốt...

Bởi vậy, hơi giải trừ một chút xíu phong cấm cho đối phương, chắc không phải việc lớn gì.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đang muốn đồng ý lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nhân tiện nói: "Gần đây ta lĩnh hội đại đạo, gặp phải một vấn đề khó."

"Lại thiếu một môn tiên thuật loại công phạt."

"Mặc dù chính ta cũng có nhưng đều không thích hợp."

"Ta cần một môn tiên thuật mà Hợp Đạo kỳ có thể sử dụng, không biết Mạc tiên hữu..."

Nghe vậy, Trang Thục công chúa lập tức biết Bùi tiên hữu này muốn lấy một môn tiên thuật mà Hợp Đạo kỳ có thể sử dụng từ chỗ nàng...

Nếu không phải lúc ấy đối phương có thủ đoạn luyện nàng thành hóa thân, cao minh đến mức nàng nhìn mà than thở, thường xuyên một lời không hợp liền hoàn mỹ chỉ phối lực lượng của nàng... Nàng cũng tưởng đây là tiên nhân giả!

Đương nhiên, còn có một loại khả năng là sau khi đối phương bị đánh vào phương thế giới này, thất lạc ký ức tiên giới...

Chỉ thoáng do dự, Trang Thục công chúa nhân tiện nói: "Chỗ ta có một môn tiên thuật, có thể phù hợp với điều kiện của Bùi tiên hữu"

Tiếng nói vừa dứt, công chúa nhẹ giơ bàn tay trắng nõn lên, ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái, một đạo huyền quang âm trầm lập tức bắn ra như mũi tên, trong nháy mắt chui vào mi tâm Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài...

Cùng lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, trong đầu óc Bùi Lăng lập tức thêm một đoạn tin tức về tiên thuật thâm ảo tối nghĩa.

Không đợi hắn nghiêm túc suy nghĩ môn tiên thuật mới có được, Trang Thục công chúa lại hỏi lần nữa: "Bùi tiên hữu, hiện tại có thể cởi phong cấm ra cho ta chưa?"

Bùi Lăng lập tức gật đầu, xúc động nói: "Tiên hữu yên tâm, lúc đầu ta đã đồng ý với ngươi, tất nhiên lúc này không thể đổ cho người khác"

"Chỉ có điều, bây giờ tu vi của ta chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể cởi ra một chút phong cấm giống lần trước"

Trên khuôn mặt đoan trang cẩn thận của Trang Thục công chúa lập tức lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ ưu nhã nói: "Không sao."

"Có thể phá giải bao nhiêu phong cấm cứ phá giải bấy nhiêu."

Nói xong, nàng vung làn váy dài một cái, trời sao hùng hậu mênh mông lập tức ầm vang vỡ nát.

Vô số mảnh vỡ óng ánh lấp lóe, ẩn chứa hình ảnh muôn hình muôn vẻ như mưa rào điên cuồng rơi xuống trước mắt Bùi Lăng, toàn bộ không gian vặn vẹo quái đản như trời đất quay cuồng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, đã thấy mình đứng trong một mảnh bóng tối quen thuộc, trước mắt có chín cột trụ che trời, đều quấn lấy lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp.

Phía trên chín trụ sấm sét vang dội, vô số ánh sáng tím xanh cắt ngang trời, lôi âm kinh khủng chấn động mặt đất như sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn lao về phía bốn phương tám hướng.

Theo tiếng sấm rơi xuống, xiềng xích như cự mãng lay động từng chút một, phát ra tiếng vang rầm rầm rợn người.

Tất cả xiềng xích đều chui vào mặt đất, phù văn phong cấm ban đầu đã vỡ nát, lúc này hoàn hảo như lúc ban đầu, màu sắc như máu, phức tạp sâm nhiên, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng.

Lôi đình oai nghiêm, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ đứt quãng.

Từng đạo điện quang sắc bén chiếu khắp bóng tối sền sệt, chiếu rọi ra hình bóng lay động trong bóng tối.

Lít nha lít nhít đứng đầy phía dưới chín trụ.

Chương 2103: Giải phong cấm

Tiếng sấm gấp rút như chiến xa ầm vang, thiên quân vạn mã như nghiền ép mà qua, lao tới tứ phương.

Vô số điên dại đều hai mắt nhắm nghiền, đứng xuôi tay, như hi sinh đợi làm thịt.

Sau khi thấy rõ xung quanh, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, bộ quan tài huyết sắc lơ lửng giữa chín trụ đâu?

Hắn nhớ kỹ lần trước cởi bỏ phong ấn cho ý chí Chân Tiên, hệ thống đưa tặng đạo lữ cho hắn đã thao túng thân thể hắn đi qua mở nắp quan tài của đối phương, nhưng vừa mở ra một khe hở hắn đã bị thiên kiếp đánh trúng, sau đó hôn mê...

Lần này, vốn hắn muốn lặp lại thao tác lần trước, để kiếp lôi bổ xuống một lần nữa ở ngay trước mặt ý chí Chân Tiên, coi như đã cố gắng làm hết sức, có lý do thoát thân rời đi.

Chỉ là không ngờ lúc này những xiềng xích thiên kiếp phong ấn quan tài kia đều chui vào lòng đất, lại không thấy bóng dáng quan tài, ngược lại trận văn to lớn trên mặt đất phức tạp cổ xưa, tản ra uy năng vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp sinh linh đến gần, nhìn qua có thể biết ngay tuyệt đối không chỉ có hiệu quả phong cấm.

Bây giờ hắn phải đi mở nắp quan tài thế nào?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Lần trước hắn cũng dùng hệ thống uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú 1, ý chí Chân Tiên đã nhanh chóng thức tỉnh, hiện tại tiếp tục uỷ thác môn nguyền rủa này, dù không thể giải trừ phong cấm cho đối phương, cũng có thể để hắn khôi phục thêm một chút.

Như thế, chắc cũng có thể ăn nói với bên ý chí Chân Tiên.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần tế phẩm..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tế phẩm..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, cùng lúc đó sâu trong con ngươi hắn hiện ra vô số phù văn nhỏ bé, quấn giao bốc lên, tản ra ánh sáng quỷ quyệt trong bóng tối, lại đã thi triển [Hoặc Hồn thần thông], khống chế toàn bộ điên dại bên cạnh chín trụ.

Ngay sau đó, hệ thống lại thao túng Bùi Lăng đánh ra từng đạo pháp quyết phức tạp quỷ quyệt.

Bộp bộp bộp...

Rất nhiều điên dại ánh mắt tan rã, vẻ mặt cuồng loạn rối rít bắt đầu nhảy múa, điên dại khó mà tính toán đồng loạt xoay eo phất tay áo, đập mạnh dậm chân, tiếng động đột nhiên xuất hiện ngột ngạt chỉnh tề, khiến tiếng thì thầm Vĩnh Dạ ồn ào chói tai trộn lẫn một vòng quái đản khó mà miều tả.

Theo pháp quyết trong tay Bùi Lăng hoàn thành, vũ đạo của đám điên dại càng điên cuồng run rẩy, thể xác như là tranh sơn thủy bị nước mưa ướt nhẹp, chầm chậm nhạt lại, tiêu tán.

Chẳng mấy chốc, điên dại hóa thành một luồng lực lượng tinh thuần, chui vào lòng đất.

Dần dần, mặt đất vốn bình tĩnh bắt đầu chấn động.

Trên đất trống giữa chín trụ, trận văn vô cùng phức tạp kia khiến người nhìn đầu váng mắt hoa, nổi lên từng trận gợn sóng, phía trên bầu trời tiếng kiếp lôi gầm gừ càng thêm dày đặc, trong tiếng ầm ầm điện quang tím xanh như thiên hà cuốn ngược, lao nhanh xuống theo chín trụ che trời.

Nơi lôi đình đi qua, xiềng xích thiên kiếp phát ra tiếng vang "rầm rầm" to lớn, từng khúc xiềng xích sáng lên, chín đầu lôi điện như rồng theo cột đá nhanh nhẹn đi khắp, khí thế hùng hậu lao thẳng xuống!

Một đầu cửu Long đụng vào trận văn ở giữa chín trụ, đại trận lập tức ánh sáng vạn trượng, như là nắng gắt đột nhiên giáng lâm trong bóng tối!

Sự chấn động trên mặt đất lập tức bị áp chế lại, xuất hiện sự bình tĩnh ngắn ngủi.

Nhưng chỉ một lát sau, theo càng ngày càng nhiều điên dại bị hiến tế, mặt đất lại bắt đầu rung động dữ dội.

Lần này, toàn bộ mặt đất như là dòng nước nổi lên từng tầng gợn sóng.

Cùng lúc đó, bóng tối xung quanh như nhận lấy sự triệu hoán gì đó, sôi trào như đại dương mênh mông, điên cuồng lao đến giữa chín trụ.

Rầm rầm, rầm rầm...

Lôi đình vạn quân, mặt đất run rẩy, xiềng xích thiên kiếp quấn quanh như cỏ yếu chập chờn trong cơn gió điên cuồng, không ngừng phát ra tiếng kim thiết va chạm nhau.

Chẳng mấy chốc, đại trận phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi tiếp nhận.

Một đạo vết rách rõ ràng hiện ra từ trung tâm trận pháp, nhanh chóng lan tràn.

Tốc độ hấp thu ánh sáng trận pháp cùng lôi đình đều theo vết rách này xuất hiện, vô lực dập tắt.

Mặt đất bỗng nhiên dừng rung chuyển.

Chỉ sau hai tức, trận pháp ầm vang vỡ nát!

Trận văn xen lẫn bùn đất cát đá lập tức bắn tung toé ra bốn phía, trong lúc cát bay đá chạy, một bộ quan tài huyết sắc đột nhiên phá đất mà lên từ lòng đất, xông thẳng lên trời!

ầm ầm! !!

Ngay lúc này, tử điện ngang dọc trên trời cao, một đạo tia chớp vô cùng to lớn ầm vang nổ trung trong mây, ánh sáng trắng loá mắt lập tức chiếu sáng toàn bộ thiên địa.

Thiên uy huy hoàng tràn trề giáng xuống!

Chương 2104: Lại trở về trường tư thục

Lực lượng lớn không thể ngăn cản như biển chảy ngược, lấy khí thế đường đường chính chính ép về phía quan tài.

Chín xiềng xích thiên kiếp quấn quanh quan tài huyết sắc điên cuồng run rẩy, trong từng tiếng kim thiết, quan tài như lơ lưng giữa sóng to gió lớn trên biển lớn, lúc cao lúc thấp, chìm chìm nổi nổi, trong tiếng xiềng xích va chạm, sóng âm cuồn cuộn khiến cát sỏi dưới mặt đất chấn động không ngừng bật lên.

Đôi bên giằng co hồi lâu, cuối cùng quan tài huyết sắc lơ lửng ở vị trí hơi cao hơn lần trước một chút, lúc này mới không cam lỏng dừng lại.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng, quan tài xuất hiện, chuyện kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều!

Lúc này, tốc độ tiêu tán của điên dại xung quanh càng lúc càng nhanh.

Quan tài huyết sắc lại càng lúc càng nồng nặc, huyết sắc kia như dân có sinh cơ, bắt đầu lưu động như muốn nhỏ xuống.

Khí tức sa đọa do quan tài tản ra cũng càng ngày càng cường đại.

Bên ngoài chín trụ, bóng tối sền sệt, cảm giác nặng nề như thực chất lấy một tốc độ kinh người gia tăng.

rầm rầm rầm...

Phía trên nầu trời, tiếng sấm vẫn còn tiếp tục gào thét.

xiềng xích thiên kiếp phí công vang động như long như mãng quấn quanh quan tài, trong lúc run rẩy, vô số điện xà nhỏ bé như ngón tay nấn ná trên đó, tung hoành di chuyển.

Trong nháy mắt, từng đầu điên dại tiêu tán không thấy, hoàn toàn quay về hư vô.

Cũng không lâu lắm, một đầu điên dại cuối cùng tan thành mây khói, hiến tế hoàn thành!

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, lại nhìn bộ quan tài huyết sắc kia, không biết tấm che đã bị đẩy trở về lúc nào, một lần nữa đóng cực kỳ chặt chẽ.

Bên ngoài quan tài, chín sợi xiềng xích đến từ chín trụ lít nha lít nhít, lặp đi lặp lại quấn quanh quan tài to như vậy, gần như bao bọc kín không kẽ hở.

Bùi Lăng hơi do dự nhưng vẫn bay người lên trước, đi vào bên cạnh quan tài.

Chỉ một thoáng, sa đọa, điên cuồng, bóng tối, tĩnh mịch, lạnh băng... Đủ loại ý niệm theo uy áp kinh khủng, ngang nhiên đập vào mặt!

Dù hiện tại tu vi của hắn đã là Hợp Đạo, vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, không muốn lưu lại nhiều hơn.

Bùi Lăng đưa tay, bắt lấy một sợi xiềng xích trong đó, tượng trưng lôi kéo một chút, xiềng xích không nhúc nhích tí nào, nắp quan tài càng không nhúc nhích.

Nhưng ngay sau đó...

Oanh!"

Một đạo kiếp lôi hình dạng sừng hươu trong nháy mắt đánh xuống, chém mạnh vào trên người Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức rơi xuống từ giữa không trung như một thanh chùy nặng hung hăng nện xuống một khoảng mặt đất hỗn độn, hôn mê ngay tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại, đã thấy bốn phía vẫn rầm rĩ, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ quanh quẩn bên tai, kiếp lôi ầm vang trên bầu trời, quan tài huyết sắc chìm nổi giữa chín cái cột đá, xiềng xích thiên kiếp như mãng xà không ngừng co vào, kéo dài, theo tiếng vang "rầm rầm", bóng tối như thủy triều sôi trào mãnh liệt.

Một thiếu nữ chín đầu huyết bào tuyệt mỹ cảnh giác bảo vệ ở bên, hộ pháp cho Bùi Lăng, chính là Cửu Phách đao linh.

Phát hiện Bùi Lăng tỉnh lại, đao linh lập tức cực kỳ vui mừng:

"Chủ nhân tỉnh!"

"Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi!"

"Huyết thực! Ta muốn huyết thực! Chủ nhân, nơi này không có huyết thực ngon miệng, lúc nào lại mang ta đi đồ thành?"

"Giết giết giết giết giết! Tất cả sinh linh dám can đảm tới gần chủ nhân đều đáng chết! !"

"Chủ nhân, hiện tại trong bóng tối có đồ vật cực kỳ đặc biệt, giết nó làm đệm cho chủ nhân!"

Bùi Lăng sờ đầu còn hơi căng đau, trong lòng thầm thở phào, đã hoàn thành hứa hẹn với ý chí Chân Tiên!

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đứng dậy, ngắn gọn nói: "Đi!"

Sao đó lập tức gọi đao linh về trong đao, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], nhanh chóng chạy ra bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc...

Sau một khoảng thời gian, giao giới cát vàng mênh mông và hoang mạc tối tăm.

Như là có thước đo, ban ngày và bóng tối được phân biệt rõ ràng ở chỗ này.

Trong bóng tối, tĩnh mịch thâm trầm.

Bỗng nhiên, một bóng người huyền bào lặng yên xuất hiện, như là nổi lên mặt nước, bước một bước ra khỏi bóng tối, bước vào ban ngày.

Vừa ra Vĩnh Dạ hoang mạc, về ngoài và quần áo của Bùi Lăng lập tức xảy ra thay đổi, chẳng mấy chốc hóa thành một tu sĩ Luân Hồi tháp áo bào xám che đậy thân thể, khuôn mặt tiều tụy già nua, ăn mặc vô cùng mộc mạc càng làm nổi bật Lưu Ly Tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng hoa mỹ bên hông.

Ngay sau đó, Bùi Lăng xe nhẹ đường quen đi thẳng đến Truyền Tống Trận gần nhất ở Luân Hồi Tháp...

Cửu Nghi sơn.

Triệt Châu.

Gần Mạc thành.

Sông nhỏ khẽ cong nước xanh xanh, ven bờ cỏ cây sinh sôi, tôm cá trùng con ếch giấu kín trong đó, thỉnh thoảng thấy cò trắng dừng bay.

Dòng nước thuận theo bãi cạn chậm rãi chảy xuôi, chui vào một mảnh thung lũng, chỉ thấy trong cốc địa thế bằng phẳng, cỏ dại rậm rạp, ít ai lui tới. Ở chỗ cạnh sông mọc lên mười ba cây liễu, cành mềm dẻo, đón gió rêu rao.

Trong rừng, trường tư thục cũ kỹ yên tĩnh đứng sừng sững.

Chương 2105: Lại trở về trường tư thục (2)

Bỗng nhiên gió nổi lên, cây sắn dây bò đầy tường viện cùng nhau lay động, sau đó một bóng dáng xuất hiện dưới bóng cây, nhanh chóng rõ ràng, hắn khinh bào buộc nhẹ, cao quan váy dài, quần áo phiêu dật, khuôn mặt tuấn lãng nho nhã, khí tức về mặt, nhìn một cái liền biết xuất thân Cửu Nghi sơn.

Tên đệ tử Cửu Nghi sơn này ngẩng đầu ngắm nhìn trường tư thục trước mặt, không do dự, nhanh chân đi đến cửa chính.

Ngay lúc hắn cất bước, hình dáng tướng mạo cách ăn mặc nhanh chóng biến hóa, chẳng mấy chốc đã khôi phục huyền bào vác đao, mặt mày lạnh lùng, chính là Bùi Lăng.

Đánh giá tất cả tình cảnh quen thuộc trước mặt, hắn khẽ gật đầu.

Đây là một "quỷ dị" ở cảnh nội Cửu Nghi sơn, lúc trước Chung Quy Kính Y vì tránh né sự đuổi giết của Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo cũ Kê Trường Phù, đã dẫn hắn chạy vào trong đó.

Về sau Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa vì cứu hai người bọn họ, cũng chủ động đi vào bên trong bị hắn...

Cuối cùng, Bùi Lăng chiếm mệnh cách sơn trưởng, từ đó nắm giữ "quỷ dị" nơi đây.

Hiện tại hắn muốn tìm một đầu "Pháp", tất nhiên không chỗ nào thích hợp hơn nơi này.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, Bùi Lăng chạy tới trước cửa lớn.

Cửa lớn màu sơn bong ra từng mảng im ắng tự mở, Bùi Lăng vượt qua cánh cửa, đi vào trong đó.

Ngay chớp mắt hắn vượt qua ngưỡng cửa, thân hình lại biến ảo, lập tức hóa thành dáng vẻ sơn trưởng.

Trường tư thục vốn hoang vu rách nát, trong nháy mắt như cây đèn bị điểm đốt, chớp mắt tươi sống.

Vừa vào cửa, đào hạnh trong đình viện nở ra, nụ hoa từng đống ửng đỏ, cùng rêu xanh dày đặc mềm mại trên mặt đất làm nổi bật nhau, khí tức ngày xuân đập vào mặt mà tới.

Dưới cửa thuỳ hoa cách đó không xa, một con chó vàng ngồi xổm, con ngươi đen nhánh nhìn về phía cổng, thấy Bùi Lăng tiến đến không lên tiếng, cũng không vung đuôi, chỉ thu lại tầm mắt, tiếp tục yên lặng ngồi xổm.

Trong cửa thuỷ hoa, có thể thấy được một góc cỏ xanh như tơ, lan can đá quanh hồ, vài gian nhà ngói sửa chữa chỉnh tề, đang truyền ra tiếng sách leng keng.

Bùi Lăng lập tức cảm giác được, toàn bộ bên trong trường tư thục đều nằm trong sự khống chế của hắn.

Khí tức "quỷ dị" nơi đây nồng đậm nặng nề, nhét đầy thiên địa, số lượng "Pháp" đông đảo chi chít khắp nơi.

Chỉ ở gần cửa lớn này, đã có vài đầu "Pháp" khác biệt hội tụ một thể, hình thành một đầu quy tắc cực kỳ quỷ quyệt, một khi kẻ xông vào thi triển thuật pháp ở chỗ này, sẽ lập tức mất đi môn thuật pháp kia, hơn nữa thuật pháp này sẽ hóa thành một bộ phận của "quỷ dị".

Bùi Lăng nhìn về phía con chó vàng kia, chẳng mấy chốc cũng nhìn thấy một đầu "Pháp" trên người con chó vàng này, đầu "Pháp" này có thể phân biệt nguồn gốc, có trợ giúp trong việc nhìn thấu hư ảo trong mộng cảnh.

Nhưng hiện tại hắn cực kỳ am hiểu mộng cảnh, về phần huyễn cảnh cũng có thể dùng hệ thống loại bỏ, đầu "Pháp" này, cho dù dùng lôi kiếp tẩy luyện thành pháp tắc hoàn chỉnh, cũng không có ý nghĩa lớn với hắn.

Thế là, Bùi Lăng cất bước, tiếp tục đi vào bên trong trường tư thục.

Xuyên qua cửa thuỳ hoa là một cái sân rộng lớn, xung quanh trồng không ít hoa cỏ thường gặp, muôn hồng nghìn tía, nỗ rộ náo nhiệt.

Trong nơi hẻo lánh đào ra một hồ nước, bên trong lá sen dày đặc, còn có giọt sương óng ánh.

Có lẽ là vì cân nhắc sự an toàn của đám học sinh, bên hồ có lan can cao cõ nửa người bao quanh.

Đi đến cuối cùng theo hành lang là vài gian nhà ngói xếp thành một hàng.

Những nhà ngói này cao lớn trong vắt, ở cửa chia ra treo bảng hiệu "Giáp, Ất, Bính" để phân biệt.

Tới gần phía ngoài, lại là học đường chữ "Bính", Bùi Lăng chậm rãi đi đến cửa căn học đường này, chỉ thấy bên trong ngồi đầy học sinh tuổi thanh xuân.

Những học sinh này mặc trang phục thống nhất, toàn bộ ngồi ở trước vị trí như đang chờ đợi lên lớp.

Nhưng trên bục giảng không có phu tử giảng bài, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những học sinh này hoặc đang loay hoay đồ chơi gì đó, hoặc đang lật xem sách, hoặc đang hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc đang thì thầm nói chuyện... Từng cái không phải ngơ ngác cũng không quan tâm, lại không một ai làm việc liên quan đến học tập.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, trong căn học đường này cũng có rất nhiều đầu "Pháp" khác biệt, lấy một loại phương thức hỗn loạn quái đản, vặn vẹo tổ hợp lại với nhau.

Dù nói ra bất kỳ kiến thức gì ở trong học đường đều sẽ trực tiếp mất đi, trái lại "Quỷ dị" trong học đường càng lớn mạnh.

Ngoài ra, trên người những học sinh kia còn có một đầu "Pháp"

đặc thù, liên quan đến "Trốn" và "Tìm"...

Bùi Lăng hơi do dự, đầu "Pháp" đặc thù này có vẻ không tệ.

Nhưng nghiêm túc suy tư một lát, hắn vẫn quyết định lại đi học đường chữ "Ất" và học đường chữ "Giáp" nhìn xem.

Nghĩ tới đây, hắn không dừng lại học đường chữ ở "Bính" quá lâu, nhanh chóng cất bước đi vào bên trong.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đi tới cửa học đường chữ "Ất".

Bùi Lăng dừng chân, quay đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong học đường ngồi đầy học sinh bào áo giống nhau, những học sinh này yên lặng ngồi trước vị trí, cho dù không có phu tử ở bên trong, cũng có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

"Pháp" trong học đường chữ "Ất" này không khác học đường chữ "Bính" là bao.

Chương 2106: [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền]

Chỉ có điều: "Pháp" đặc thù trên người học sinh lại không giống nhau.

"Pháp" trên người học sinh học đường chữ "Ất" liên quan đến "Động" và "Bất động".

Nếu sử dụng "Pháp" này trong thực chiến, dường như càng tốt hơn "Pháp" đặc thù trong học đường chữ "Bính"!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại đi đến học đường chữ "Giáp".

Không lâu sau, hắn đứng ở cửa học đường chữ "Giáp", đánh giá bên trong.

Căn học đường này không có phu tử giống với hai căn phía trước.

Nhưng học sinh bên trong lại từng người vùi đầu vào quyển sách, vô cùng bận rộn đọc, sao chép, tập viết... Không ai nói chuyện, không ai chơi đùa, không ai phân tâm, vẻ mặt mỗi học sinh đều rất nghiêm túc như sắp đến đợt kiểm tra lớn, không dám lười biếng chút nào.

Bầu không khí căng thẳng tràn ngập toàn bộ học đường.

Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua, rất nhanh xác định "Pháp"

trong học đường chữ "Giáp" cũng tương tự với học đường chữ "Ất", học đường chữ "Bính", đầu "Pháp" đặc thù trên người học sinh học đường chữ "Giáp" liên quan tới "Mê" và "Đoán".

Đầu "Pháp" này biến hóa rất nhiều, sau khi luyện thành pháp tắc chắc cũng rất tốt...

cẩn thận cân nhắc một lát, Bùi Lăng lập tức đưa ra quyết định, chọn đâu "Pháp" đặc thù trong học đường chữ "Ất"!

Trong ba đâu "Pháp" đặc thù, đầu "Pháp" ở học đường chữ "Ất"

càng thuận tiện phối hợp sử dụng với bốn loại pháp tắc mà hắn đang nắm giữ.

Lựa chọn đầu "Pháp" ở học đường chữ "Ất" sẽ khiến thực lực hiện tại của hắn tăng lên lớn nhất!

Đã có quyết định, Bùi Lăng không ở lại, nhanh chóng trở lại cửa học đường chữ "Ất".

Hắn tâm niệm vừa động, cửa học đường lập tức mở ra, đám học sinh học đường chữ "Ất" nhao nhao đứng dậy, nối đuôi nhau đi ra.

Trong chớp mắt những học sinh này đi ra cửa lớn học đường, lập tức hóa thành từng nguyên điểm như đom đóm, bay về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng há miệng nuốt tất cả nguyên điểm, lúc pháp lực trong cơ thể vận chuyển, đã nắm giữ một đầu "Pháp" hoàn toàn mới...

Sau khi luyện hóa "Pháp", hắn khẽ gật đầu.

"Quỷ dị" Phù Sinh cảnh khác với pháp tắc chi địa U Tố mộ.

Bình thường pháp tắc chi địa U Tố mộ đều là một loại pháp tắc, sau đó tất cả nguy hiểm, tất cả biến hóa, tất cả khó lường đều là một đạo pháp tắc kia diễn hóa.

Mà "quỷ dị"Thì là vô số "Pháp" chưa diễn hóa thành pháp tắc, lấy đủ loại cách không thể tưởng tượng cưỡng ép trộn vào một chốt Đối với tu sĩ không nắm giữ pháp tắc: "quỷ dị" càng khó lòng đề phòng, càng thêm nguy hiểm!

Đương nhiên, lấy tu vi thực lực hiện tại của Bùi Lăng, cho dù trường tư thục này không cho hắn sử dụng, dựa vào bốn đầu pháp tắc mà hắn đã nắm giữ, hắn cũng có thể chống lại tất cả quy tắc trong đó từ chính diện...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng tiếp tục đi vào sâu trong trường tư thục.

Hắn xuyên hành lang qua cầu, đi qua đường mòn quanh co hai bên nở đầy hoa, rất nhanh đến sân nhỏ tận cùng bên trong trường tư thục.

Trong hoa mộc sum suê, thấp thoáng thấy một căn phòng lẻ loi trơ trọi.

Bùi Lăng đẩy cửa vào.

Cửa ra vào không biết đã bao lâu chưa từng mở ra "kẹt kẹt" một tiếng lui vào trong, ánh sáng và gió ở ngoại giới tranh nhau chen lấn tràn vào, bụi mù bay lả tả, càng có vẻ cũ kỹ tĩnh mịch.

Căn phòng này rất rộng lớn, bày biện và bố cục đều vô cùng đơn giản.

Gian ngoài lẻ tẻ trưng bày một vài đồ dùng trong nhà, nội thất cũng không nhỏ, chính giữa chỉ trưng bày một cái bàn, ngoài ra không có gì cả.

Nhìn lại trống trải đơn sơ, không có chút hơi người nào, hiển nhiên thật lâu không có người ở lại.

Vị đánh cờ vây cùng bàn cờ, đèn đuốc được bày ở nơi này vào lần trước đều không thấy bóng dáng.

Ánh mắt Bùi Lăng yên tĩnh, đi đến trên ghế ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghiên cứu tiên thuật mới có được từ chỗ ý chí Chân Tiên.

Đúng vậy, vì đề phòng lúc hệ thống tu luyện tiên thuật này công kích sinh linh xung quanh lung tung, hoặc là làm ra hành động gì khó mà thu thập, hắn trực tiếp chọn tu luyện ở chỗ "quỷ dị" này.

Trong "quỷ dị" này không có bất kỳ sinh linh gì!

Tất cả sự tồn tại nhìn như "người" đều là "quỷ dị"!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền]"

[Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] chính là tiên thuật mà ý chí Chân Tiên giao cho hắn lần này.

Tiên thuật này chủ công phạt, uy năng cường đại, nguyên lý cụ thể liên quan đến rất nhiều tri thức thượng giới, Bùi Lăng hoàn toàn không hiểu, nhưng điểm này không ảnh hưởng đến việc hắn tu luyện!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] cần lực lượng pháp tắc..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lực lượng pháp tắc...

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu tu luyện cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, thân thể Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế, hắn bị hệ thống điều khiển, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu mờ mịt.

Ngay sau đó, khí tức Bùi Lăng lập tức sinh ra biến hóa, cao xa, nặng nề, nguy nga, khó lường... Như thiên địa lặng lẽ bễ nghễ một phương thế giới này, vạn vật chúng sinh.

Chương 2107: Thanh thiên chi nhãn

Dường như bị tiên thuật ảnh hưởng, toàn bộ trường tư thục đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Tất cả "Pháp" trong trường tư thục đều như đột nhiên biến mất, bắt đầu dùng đủ loại phương thức ẩn núp.

Cả tòa sân nhỏ cửa riêng như là cỏ cây khô héo lập tức mất đi tất cả sinh cơ và sắc thái, vừa nãy còn sắc màu rực rỡ, tươi sống bồng bột, hiện tại lại như hoang dã vào đông, suy bại tàn tạ, tràn đầy khí tức vứt bỏ, hoang vu, rộng rãi.

Tất cả động tác của học sinh trong học đường chữ "Giáp" và học đường chữ "Bính" bên đều đứng im như một bức tranh.

Khí tức của Bùi Lăng càng lúc càng giống thiên địa xung quanh, theo pháp quyết quái đản cuối cùng đánh ra, khí tức cả người hắn lập tức chất biến như hòa vào thiên địa, lúc này hắn là thiên địa!

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, đầu tiên là khép hai mắt lại, sau đó mặt chuyển đến một phương hướng, một tay che mắt phải, im ắng phun ra tám chữ phù, sau đó mắt trái chậm rãi mở ra...

Trong nháy mắt, thứ xuất hiện trong ánh mắt Bùi Lăng không phải trưởng tư thục này, mà là mặt đất mênh mang quan sát từ phía trên trời cao.

Chỉ thấy một dãy núi khổng lồ, nguy nga như là xương sống lưng cự long, phủ phục trên mặt đất bát ngát.

Dãy núi to lớn chập trùng uốn lượn, không biết nó mấy vạn dặm, vô số ngọn núi san sát, mây che sương quấn, cỏ cây đông đúc, đình đài lầu các thấp thoáng.

Thứ nổi bật nhất trong nó là chín nơi cao hơn tầng mây, làm vạn núi ngưỡng vọng, dáng vẻ khác nhau đều có vẻ xinh đẹp, thác nước treo mây, tuyệt bích ngưng hà, thụy chim tường thú rong chơi, vẻ mặt vui mừng.

Lại có vô số đệ tử cưỡi hạc dẫn loan, nhẹ nhàng di chuyển trong núi rừng biển mây, chín núi, mơ hồ có tiếng chuông khánh réo rắt chầm chậm tản ra, thanh vận lượn lờ như không mưu mà hợp với đạo ý, khí thế của tiên gia.

Nơi này... Hình như là Cửu Nghi sơn? !

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó thấy toàn bộ Cửu Nghi sơn đột nhiên dâng lên mấy chục cột sáng to lớn, xông thẳng lên trời!

Ngay sau đó, tất cả cột sáng đều ầm vang nổ tung, ngàn vạn ánh sáng tản khắp, trong nháy mắt đã hình thành một đạo trướng màn như sa mỏng, bao phủ toàn bộ tông môn.

Phía trên trướng màn có vô số phù văn đạo vận cuồn cuộn bốc lên, như biển lửa cuồn cuộn!

Đây là đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn!

Lúc đại chiến chính ma, mặc dù Bùi Lăng chưa từng tham dự tiến đánh Cửu Nghi sơn chính diện, nhưng cũng nhìn từ đằng xa trên đường đến Mạc thành.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không đợi hắn làm ra càng nhiều phản ứng hơn, từng phù văn trên đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn lấy tốc độ cực nhanh dập tắt, vỡ nát, đạo vận không biết tốn bao nhiêu đời giá luyện vào như tuyết đọng gặp mặt trời, nhao nhao tàn lụi khô héo, tan thành mây khói.

Bên ngoài đại trận, tất cả phi cầm tẩu thú chỉ cần ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó, toàn bộ lập tức mất mạng!

Thậm chí, hoa cỏ cây cối trong sơn đã bị nó nhìn chăm chú cũng thành tro tàn, tán ra từng đống cặn bã, bay lả tả như tuyết xám...

Hệ thống dùng Cửu Nghi sơn kiểm tra [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] đang tu luyện!

Đệt!

Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, hắn cố ý chọn tu luyện tiên thuật này ở trong trường tư thục Khê Ngọ là vì đề phòng hệ thống gây chuyện cho hắn, kết quả hiện tại hệ thống lại ở trong "quỷ dị"

bên cạnh Triệt Châu Mạc thành dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn, cách không sử dụng tiên thuật với Oanh Châu và Từ Châu ở giữa Cửu Nghi sơn này!

Đệt bà hệ thống thiểu năng!

%&" #! I Ngay lúc Bùi Lăng thân thiết hỏi thăm liệt tổ liệt tông hệ thống, hắn đã bị hệ thống điều khiển, mắt trái hoàn toàn mở ra!

Tạch tạch tạch két...

Đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn lập tức phủ kín vết nứt như mạng nhện!

Lúc đại chiến chính ma, toà đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn này từng bị tứ đại ma môn liên thủ tiến công, không hề lay động một chút nào!

Lúc này, bị hắn nhìn chăm chú rõ ràng đã chống đỡ hết nổi!

Cái này là tiên thuật!

Cửu Nghi sơn.

Núi cao lồng lộng, liệt phong chung mây.

Thiên Thần phong.

Đỉnh núi.

Phòng nghị sự.

Sơn Chủ ngồi ở chủ vị, hắn ta râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận như anh, một đôi tròng mắt trong vắt sáng tỏ, khí cơ linh động mà tinh khiết như cỏ cây tuỳ tiện sinh trưởng trong sơn dã, không hề có chút sắc nhọn nào, chỉ có sinh cơ bừng bừng.

Dưới tay hắn ta lần lượt có mấy Thái Thượng trưởng lão bề ngoài tuổi tác không đồng nhất, trang phục lại rất tùy ý, mộc mạc đang ngồi.

Sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ nghiêm túc.

Lúc này, một Thái Thượng trưởng lão về ngoài như trung niên đang trầm giọng nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng liên tục chiến ba trận, ba trận chiến ba thắng, trận chiến thứ tư này, dù như thế nào, chính đạo ta cũng không thể thua nữa!"

Nghe vậy, một thiếu niên ăn mặc kiểu văn sĩ ngồi bên cạnh hắn ta chậm rãi nói: "Thiết thành chủ Yến Tê thành, Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên đều đã dốc hết sức, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc, ảm đạm thua trận."

"Thực lực kẻ này đã vượt qua Tông Chủ Trọng Minh tông!"

Hắn ta nói với lão giả râu ngắn ngồi đối diện: "Tiếp theo, phải xem Bùi Lăng tới khiêu chiến Cửu Nghi sơn ta, hay là Hàn Ảm Kiếm tông"

Chương 2108: Thanh thiên chi nhãn (2)

"Chính đạo ta còn đức, không lấy thực lực định tôn ti, chỉ lấy đức hạnh luận cao thấp." Lại một Thái Thượng trưởng lão lên tiếng nói: "Nhưng hiện tại trong Tông Chủ năm tông, thực lực mạnh nhất là Sơn Chủ và Kiếm Thần Hàn Ẩm Kiếm tông"

Sơn Chủ khẽ lắc đầu, hoà nhã nói: "Nếu không sử dụng nội tình tông ta, chỉ so thực lực, lão phu không bằng kiếm thần..."

Còn chưa nói hết câu, Sơn Chủ đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức thân hình khẽ động, đã biến mất trong phòng nghị sự.

Một đám Thái Thượng trưởng lão cũng phản ứng không chậm, nhao nhao thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt trong phòng nghị sự đã trống rỗng, không nhìn thấy chút bóng người nào.

Trên không Cửu Nghi sơn, bóng dáng Sơn Chủ đột ngột xuất hiện, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão theo sát phía sau, tất cả mọi người đạp không mà đứng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đỉnh đầu.

Lúc này, phía trên bầu trời xuất hiện một khe hở hẹp dài, kéo dài uốn lượn, vắt ngang toàn bộ trời xanh phía trên Cửu Nghi sơn.

Lúc này nó đang mở rộng từng chút một.

Chẳng mấy chốc, một con ngươi to lớn khó có thể tưởng tượng dần hiện ra từ trong khe hở!

Con ngươi này tràn ngập toàn bộ phương thiên địa, vô cùng to lớn, con ngươi đen nhánh lạnh băng hờ hững, không có một chút cảm xúc và khí tức "người", nó treo cao phía trên bầu trời, như vực sâu như núi, hùng hậu mênh mông tản ra sự cao xa uy nghiêm không có gì sánh kịp, dường như con mắt trời xanh!

Đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn đã tự động mở ra, vô số phù văn, đạo vận tranh nhau bốc lên nhưng vừa có động tác, toàn bộ đều khó khăn dập tắt như màn tơ trên vòng phòng hộ, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn.

Cứ như vỏ trứng bị vật nặng ngăn chặn, trong khoảnh khắc đã không chịu nổi tiếp nhận!

Sơn Chủ và một đám Thái Thượng trưởng lão vội vàng cúi đầu, cho dù ở trong đại trận hộ sơn cũng không thể đối mặt với con mắt này!

Sơn Chủ lập tức lớn tiếng quát: "Các đệ tử cúi đầu, từ lúc này không được ngẩng đầu nhìn lên trời!"

Trong nháy mắt câu nói này truyền khắp toàn bộ Cửu Nghi sơn.

Ngay sau đó, Sơn Chủ nhanh chóng truyền âm cho Thái Thượng trưởng lão: "Lão phu đi lấy pháp bảo trấn tông!"

"Bùi Lăng sắp đến khiêu chiến, Sơn Chủ không thể có bất kỳ hao tổn nào." Nghe vậy, thiếu niên ăn mặc kiểu văn sĩ kia lập tức nói, "Ta sẽ sử dụng pháp bảo trấn tông!"

"Trưởng tôn sư đệ, ngươi bị thương trong đại chiến chính ma còn chưa dưỡng tốt, vẫn để ta đi" Thiếu niên vừa dứt lời, lão giả râu ngắn kia đã nhanh chóng ngăn cản: "Lần trước ta bế quan chưa ra, hiện tại vừa hay ra tay!"

"Sơn Chủ đừng ở đây, những lão cốt đầu chúng ta đến, ngươi chuyên tâm chuẩn bị ứng chiến..."

Tạch tạch tạch...

Trong nháy mắt, vết nứt trên đại trận hộ sơn càng ngày càng lớn, như ngay sau đó sẽ ầm vang vỡ nát!

Sơn Chủ cùng các Thái Thượng trưởng lão cũng không dám trì hoãn, lập tức thi triển độn pháp, muốn chạy tới vị trí của pháp bảo trấn tông.

Nhưng ngay lúc này, sâu trong sơn môn đột nhiên dâng lên một đạo khí tức mờ mịt, cao xa, trong veo, ngay sau đó ba vạn tơ trắng như thiên hà cuồn cuộn, sắc bén hùng hậu đột nhiên quét về phía con ngươi trên bầu trời!

Oanh! !!

Lực trùng kích to lớn làm đại trận hộ sơn vốn vết thương chồng chất điên cuồng lay động, như là bọt biển trong cơn gió mạnh, cả tòa Cửu Nghi sơn đều bởi vậy mà chấn động mạnh một cái, mấy đạo phù văn dập tắt.

Cùng lúc đó, con ngươi kinh khủng phía trên bầu trời lập tức biến mất, thanh minh khôi phục như lúc ban đầu, một bóng dáng áo gai trúc quan xuất hiện ở phía trên Cửu Nghi sơn, cánh tay cầm phất trần, đạp không mà đứng, râu tóc bổng bềnh, đôi mắt ôn nhuận bình tĩnh như nhìn qua ngàn vạn thế giới, tâm cảnh vẫn an hòa nhiệt liệt, tràn ngập tinh khiết và vui vẻ.

Nhìn thấy bóng dáng này, Sơn Chủ và một đám Thái Thượng trưởng lão lập tức giật mình vội vàng khom người hành lễ: "Tham kiến Thế Vị tổ sư!"

Trường tư thục Khê Ngọ.

Trong căn phòng rộng rãi đơn sơ, bụi mù bay lả tả, bóng dáng huyền bào vác đao ngồi ngay thẳng trên chiếc ghế cũ kỹ.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống kết thúc, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, lúc này hắn dùng một tay che mắt trái vô cùng đau nhức, một tay nhanh chóng lấy ra phù lục đặc chế, đây là Truyền Tống Phù thông hướng "Tiểu Tự Tại Thiên".

Căn bản không để ý tới thương thế mắt trái, Bùi Lăng lập tức thúc giục tấm Truyền Tống Phù này.

Bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ.

Trong trường tư thục tĩnh mịch, chớp mắt khôi phục sinh cơ quái đản hỗn loạn, một lần nữa chảy vào phương thiên địa này, đám học sinh đứng im bắt đầu động tác vòng đi vòng lại... Nhưng ngay sau đó một đạo ánh mắt sáng tỏ, đường hoàng, thật lớn lập tức nhìn sang bên này.

Oanh!"

Một cự chưởng che khuất bầu trời vỗ xuống, toàn bộ trường tư thục Khê Ngọ lập tức hôi phi yên diệt, kéo theo mười ba cây liễu phía ngoài đều không còn sót lại chút gì, tại chỗ chỉ còn lại một cái chưởng ấn hố sâu, nước sông trộn lẫn suối ngầm ào ạt chảy xuôi, ở mép hiện ra tính chất lưu ly rõ ràng.

Chương 2109: Hàn Âm Kiếm tông

Toàn bộ Mạc thành rung động một lát mới dần bình tĩnh trở lại.

Chẳng mấy chốc, cự chưởng thu về, ánh mắt nhìn chăm chú kia cũng thu hồi Cửu Nghi sơn.

Qua không biết bao lâu, hố sâu phục hồi một chút xíu, cây liễu xuất hiện, trường tư thục được gây dựng lại...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây trắng uốn lượn như núi biển ngàn vạn nhuộm ánh sáng vàng cuồn cuộn, rộng lớn bao la hùng vĩ.

Bóng dáng Bùi Lăng lập tức xuất hiện.

Hắn che mắt trái, máu tươi dọc theo bàn tay che mắt và hai gò má của hắn nhỏ xuống từng giờ từng phút.

Sắc mặt Bùi Lăng xanh xám, khí tức kinh khủng vừa rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là một vị tổ sư Cửu Nghi sơn nào đó!

Cũng may vừa rồi mình trốn nhanh!

Đệt bà hệ thống thiểu năng!

Trong lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi, Bùi Lăng lấy bàn tay che mắt trái ra, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình.

Lúc này, mắt trái hắn còn đang truyền đến từng cơn đau đớn, máu tươi không ngừng tuôn ra, rõ ràng thị lực giảm xuống một mảng lớn, nhìn cảnh tượng trước mắt như nhìn vào một mảnh huyết sắc mênh mông, mơ hồ mông lung, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Bùi Lăng rất nhanh xác định, ngoại trừ thị lực chịu ảnh hưởng, mắt trái của hắn cũng không đáng ngại.

Hắn lập tức thầm thở phào, hiện tại tu vi của hắn Hợp Đạo kỳ, thương thế này không nặng chút nào!

Nếu lần này người ra tay không phải một vị tổ sư Cửu Nghi sơn nào đó, có lẽ hắn sẽ không bị thương...

Đây cũng là uy năng tiên thuật!

" [Minh Thiên Đại Mộng], [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1, đều chỉ có thể thi triển với đối thủ gần đó..."

"Nhưng tiên thuật [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này hoàn toàn không bị hạn chế khoảng cách, có thể ra tay với kẻ địch cách mấy vạn dặm, thậm chí càng xa hơn!"

"Vẫn là học tiên thuật quá ít, căn bản không có đề phòng"

"Về sau lại tu luyện tiên thuật gì đó, đều phải đi Vĩnh Dạ hoang mạc...

Đang nghĩ ngợi, một bàn tay tinh tế trắng nõn mềm mại đột nhiên đè xuống mắt trái bị thương của hắn.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, mắt phải không bị che lại lập tức thấy một bóng dáng áo xanh tóc bạc, yểu điệu uyển chuyển, chẳng biết đã xuất hiện ở cạnh hắn từ lúc nào.

Là sư tôn Dược Dạ THư!

Bùi Lăng lập tức cung kính nói: "Sư tôn..."

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu lại không mở miệng nói chuyện, một luồng linh cơ tỉnh thuần, linh động, hoạt bát theo bàn tay non mềm của nàng, tràn vào mắt trái Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy mắt trái của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đau đớn kịch liệt như là thuỷ triều cũng biến mất, máu tươi ngừng lại, dân truyền ra một cảm giác mát lạnh, sảng khoái.

Sau giây lát, Dược Dạ Thư buông tay, nói với Bùi Lăng: "Là ai tổn thương ngươi?"

Bùi Lăng lại mở mắt trái ra, thấy mọi thứ hoàn toàn như trước đây, tất cả thương thế đều hoàn toàn khôi phục.

Hắn rất cung kính nói: "Đa tạ sư tôn!"

Chợt giải thích: "Đây là lúc đồ nhi tu luyện một môn thuật pháp, phân tâm phạm sai lầm, phản phệ bố trí, cũng không phải việc lớn gì"

"Xin sư tôn đừng lo lắng"

Tu luyện thuật pháp phản phệ?

Dược Dạ Thư cau hàng lông mày kẻ đen, chợt nói: "Nếu về sau lại tu luyện thuật pháp gì không nắm chắc, có thể tới Tiểu Tự Tại Thiên"

"Có vi sư ở bên hộ pháp, ngươi sẽ an toàn hơn rất nhiều."

Bùi Lăng nghe vậy, sắc mặt hơi cứng đờ, nếu vừa rồi hắn tu luyện [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", chỉ sợ hiện tại trong "Tiểu Tự Tại Thiên" cũng chỉ còn lại một vật sống là sư tôn!

Đương nhiên, chắc chắn không thể nói chuyện hắn dùng tiên thuật tập kích Cửu Nghi sơn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ sư tôn."

"Hiện tại đồ nhi không tiện về chỗ cũ, sư tôn có thể một lần nữa sửa đổi vị trí đồ nhi trở về Bàn Nhai giới không?"

Dược Dạ Thư nhẹ gật đầu, cũng không nghi ngờ gì, nói: "Có thể.

Nhưng bây giờ ngươi đang ở cảnh nội Cửu Nghi sơn, vi sư có thể sửa đổi vị trí, cũng chỉ có thể trong địa giới Cửu Nghi sơn và Lưu Lam hoàng triều"

Bùi Lăng nói: "Vậy thì Lưu Lam hoàng triều."

Dược Dạ Thư gật đầu nói: "Được. Còn có việc gì khác không?"

Bùi Lăng lắc đầu nói: "Không có."

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, chợt vung tay lên, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến ảo, trong một mảnh kỳ quái đã bị đẩy ra "Tiểu Tự Tại Thiên".

Lưu Lam hoàng triều, Tắc Sơn quận.

Trong một khe núi bên ngoài quận thành, yên lặng không người, không gian đột nhiên mở ra một kẽ nứt.

Bùi Lăng bước ra một bước, kẽ nứt ở sau lưng hắn nhanh chóng lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa.

Hắn nhìn quanh một vòng, nhanh chóng triển khai thần niệm, sau khi đại khái xác nhận vị trí của mình, khuôn mặt trang phục lập tức xảy ra biến hóa, chẳng mấy chốc đã hóa thành một quan viên Lưu Lam hoàng triều, chợt chạy tới Truyền Tống Trận gần nhất.

Không cốc tịch mịch, phồn hoa tự nở tự tàn, rực rỡ đầy đất, không còn chút vết chân nào nữa.

Tầm nửa ngày sau, giao giới Tố Chân Thiên và Hàn Ảm Kiếm tông.

Sa mạc hoang vu vẫn mênh mông, không ngừng có tiếng xột xoạt khi rắn rết nhúc nhích.

Phía trên bầu trời, pháp chu treo cao.

Trên không trung cách đó một khoảng, một tòa tú lâu nhẹ nhàng trôi nổi, rèm châu nửa cuốn, ngọc câu khẽ động, bóng người lay động.

Chương 2110: Hàn Ám Kiếm tông (2)

Tầng cao nhất pháp chu, trong khoang rộng rãi, không gian như sóng nước đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng.

Chợt, một bóng người xuất hiện từ bên trong, đột nhiên bước vào trong phòng.

Bùi Lăng lập tức dùng thần niệm đảo qua cả chiếc pháp chu, cùng tú lâu phía sau, không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, liền bước ra một bước, tán bào ngồi xuống chủ vị, tiếng nói bình thản lập tức truyền khắp toàn bộ pháp chu: "Đi Hàn Ảm Kiếm tông!"

Phía trên pháp chu, tất cả nữ tu lập tức lĩnh mệnh: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, đám người Thi Nam Tử thao túng pháp chu chậm rãi di chuyển, bay đến phương hướng Hàn Ảm Kiếm tông.

Nơi xa, rèm châu trên mặt tú lâu như hơi động một chút, chợt theo sát phía sau.

Hàn Ảm Kiếm tông.

trường kiếm hùng tráng khổng lồ như một tòa lục địa lơ lửng trời cao, trên thân kiếm gánh chịu non sông mênh mông.

Sông núi nguy nga, đường đá quanh co.

Thúy tụ như sa mỏng, uốn lượn quanh quẩn, lơ lửng vô định.

Thác nước bích đầm, tô điểm màu sắc đậm nhạt, chim quý thú lạ dừng bay, núi rừng không nhiễm bụi trần.

Trên tòa cô phong nào đó, đỉnh núi, đào bích thành huyệt, trảm ngọc thành đài, một viên minh châu lớn khoảng cái đấu treo cao trên đỉnh huyệt, phát ra ánh sáng châu ngọc nhu hòa, ánh sáng trong trẻo vấy xuống, sự lạnh lẽo thấm vào phế phủ tản ra cả phòng.

Bên cạnh ngọc đài, trong thanh đồng bác sơn lô đốt hương dây lạnh thấu xương, khiến toàn bộ mặt đất ngưng kết một tầng sương tuyết như băng hoa.

Một tu sĩ trúc trâm buộc tóc, khoác pháp y nha thanh ngồi xếp bằng trên ngọc đài, băng hoa như dây leo chầm chậm leo lên, đã trải rộng cả người hắn ta, lông mày và lông mi hắn ta ngưng kết tầng tầng lớp lớp tuyết.

Tu sĩ như vô tri vô giác, như đá khô.

Giữa không trung trước người hắn ta lơ lửng một thanh trường kiếm ánh sáng tím mơ hồ.

Chuôi kiếm này vẻ ngoài đơn giản, tính chất như ngọc, bị châu quang chiếu rọi vẫn oánh nhuận rực rỡ, tản ra kiếm ý hùng hậu như kình sóng vạn trượng, mênh mông vô tận cho người ta cảm giác muôn hình vạn trạng, vạn sơn trào lên.

Trường kiếm và khí cơ giữa các tu sĩ liền thành một khối, không còn sự phân biệt, khí tức đều là Hợp Đạo trung kỳ.

Lúc này, bên ngoài huyệt động đột nhiên vang lên một giọng nói trong sáng: "Sư huynh, hiện tại có thuận tiện nói chuyện?"

Nghe vậy, tu sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo kiếm quang trong mắt như là lôi đình chiếu khắp thiên địa, trong nháy mắt đè xuống cả phòng châu quang, chiếu sáng toàn bộ không gian.

Khí tức quanh người hắn ta nhanh chóng thu liễm, sương tuyết phủ kín người hắn ta lập tức tan thành mây khói, trường kiếm lơ lửng hơi động một chút, đã hóa thành một đạo ánh sáng tím, trốn vào mi tâm hắn ta.

Tu sĩ nhàn nhạt mở miệng: "Vào đi."

Chẳng mấy chốc, trận pháp phòng hộ trong hang động mở ra, một vị tu sĩ xõa tóc đeo kiếm nhanh chân mà vào.

Hắn ta chân đạp mây giày, trên người mặc áo bào thạch thanh hoa văn, mặt mày thư lãng, cao ráo mạnh mẽ, toàn thân kiếm ý lạnh thấu xương.

Sau khi hắn ta đi vào bên trong đến trước đài ngọc khom mình hành lễ, nói: "Sư huynh, làm phiền ngươi tu luyện"

Tu sĩ pháp y xanh đen sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt tu sĩ xõa tóc hơi nghiêm nghị: "Ta vừa nhận được tin tức thuộc hạ truyền đến, pháp chu Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đã tiến vào cảnh nội Hàn Ảm Kiếm tông ta."

Bùi Lăng...

Tu sĩ pháp y xanh đen nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Nói cách khác, tiếp theo hắn muốn khiêu chiến ta?"

Tên tu sĩ này là Tông Chủ Hàn Ẩm Kiếm tông đương thời, Kiếm Thần Hạ Phất Khung!

Tu sĩ xõa tóc trầm giọng nói: "Không sai!"

"Ba trận chiến trước Bùi Lăng đều như thế, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đưa chiến thư chính thức đến"

Hạ Phất Khung bình tĩnh nói: "Biết, còn có chuyện gì?"

Tu sĩ xõa tóc khẽ giật mình, nhanh chóng nói: "Sư huynh, trận chiến đầu tiên Bùi Lăng này là lấy tu vi Phản Hư, đánh bại Hoàng đế Chung Quỳ thị đương nhiệm Chung Quỳ Hữu Trực; trong trận chiến thứ hai, Thiết thành chủ Yến Tê thành sử dụng [Thất Sát Di Tai Kỳ], vẫn thất bại; trận chiến thứ ba, Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên thi triển [Vô Pháp Thiên Ấn], cuối cùng thất bại trong gang tấc..."

"Hiện tại, mặc dù Bùi Lăng này là hậu bối ma môn, nhưng thực lực đã cực kỳ cường đại."

"Chính đạo ta liên tiếp thua ba lần, sĩ khí giảm mạnh, trong trận chiến này, dù như thế nào cũng không thể bại!"

Sắc mặt Hạ Phất Khung bình tĩnh, sau đó nhìn qua sư đệ hỏi:

"Ngươi muốn ta đi mời Tổ Kiếm?"

Tu sĩ xõa tóc gật đầu, Tổ Kiếm cũng chính là phi kiếm trấn tông Hàn Ẩm Kiếm tông, uy năng cường đại, công phạt kinh khủng, cùng một cấp độ với Lưu Lam hoàng triều [Ngọc tỉ truyền quốc], [Đế Hoàng kiếm]; Yến Tê thành [Trảm Tà Phủ] còn có Tố Chân Thiên [Tinh hoàng đàn không] !

Chỉ có điều, xem ba trận chiến trước của Thánh Tử Trọng Minh tông kia, chỉ sử dụng pháp bảo trấn tông, e rằng còn chưa đủ!

Nghĩ tới đây, tu sĩ kia lại nói: "Còn có [Trảm Tiên Kiếm Ý] trong Ngộ Kiếm Uyên!"

Hạ Phất Khung lập tức cười một tiếng, Tổ Kiếm là phi kiếm trấn tông Hàn Ảm Kiếm tông, [Trảm Tiên Kiếm Ý] lại là một trong những nội tình của Hàn Ảm Kiếm tông.

Chương 2111: Kiếm Thần

Nghe đồn tổ sư khai phái Hàn Âm Kiếm tông đã từng dùng [Trảm Tiên Kiếm Ý] chặt đứt Phù Tang Thần Mộc!

Hiện tại tu vi của hắn ta chỉ có Hợp Đạo trung kỳ, đạo thể không chịu nổi [Trảm Tiên Kiếm Ý], một khi vận dụng đạo kiếm ý này, một trận chiến tiếp theo này, dù thắng hay bại, hắn ta chắc chắn phải chết...

Đương nhiên, đường đường là Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông, được chín tông gọi là kiếm thần kiếm tu, hắn ta cũng không e ngại tử vong.

Hiện tại vị sư đệ đến đây góp lời cũng giống như thết Để nghị này chỉ vì để hắn ta thắng... Không từ thủ đoạn thắng!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Hạ Phất Khung lắc đầu, bình tĩnh nói:

"Không!"

"Một trận chiến này, ta sẽ không mượn dùng bất kỳ ngoại lực gì."

"Muốn thắng thì đường đường chính chính thắng; muốn thua cũng đường đường chính chính thua."

"Ta sẽ không dùng Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý]"

Tu sĩ xõa tóc khẽ giật mình, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức nói: "Đúng là thực lực của sư huynh mạnh hơn Hoàng đế Chung Quỳ thị đương thời, Thiết thành chủ, Sầm chưởng giáo, nhưng việc này liên quan đến danh dự của toàn bộ chính đạo..."

Còn chưa nói hết câu, Hạ Phất Khung đã thản nhiên trả lời: "Tâm ý ta đã quyết, ngươi lui ra đi."

Tu sĩ xõa tóc nhướn mày, nhưng thấy sắc mặt sư huynh bình tĩnh, mặc dù không thấy không vui nhưng thái độ lại rất quả quyết, trong lòng hơi do dự, đành phải cực không cam lòng đáp:

"Vâng...

Hắn ta cúi đầu xuống, vội vàng cáo lui.

Trong hang động chỉ còn lại một mình Hạ Phất Khung, hắn ta nhìn bóng dáng sư đệ rời đi, chậm rãi lắc đầu.

Tổ Kiếm cũng tốt, [Trảm Tiên Kiếm Ý] cũng được, đây đều là ngoại lực!

Phi kiếm bản mệnh của hắn ta chưa chắc kém hơn Tổ Kiếm!

Luôn có một ngày, kiếm ý của hắn ta cũng có thể sánh vai với [Trảm Tiên Kiếm Ý] !

Uy nghiêm chính đạo cũng tốt, danh dự Hàn Ẩm Kiếm tông cũng được... Dù vì bất kỳ lý do gì, mượn dùng ngoại lực, từ đầu đến cuối đều là sợ địch!

Chưa chiến đã e sợ, sao có thể thắng?

Hoàng đế Chung Quỳ thị đương nhiệm Lưu Lam hoàng triều thua vì chủ quan; Thiết thành chủ Yến Tê thành thua vì đạo tâm; Sâm chưởng giáo Tố Chân Thiên thua vì chính đối phương...

Một trận chiến này, hắn ta không chỉ không vận dụng Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý], thậm chí hắn ta cũng không biết trong ba trận chiến trước Bùi Lăng thắng như thế nào!

Đúng vậy, Bùi Lăng đã thắng ba trận, nhưng hắn ta không nhìn ảnh lưu niệm của ba trận chiến đấu kia!

Hắn ta muốn một trận chiến tuyệt đối công bằng!

Hàn Ảm Kiếm tông.

Trong hư không bên bờ ngọn núi, tu sĩ xõa tóc đạp không mà đứng, cau mày, sắc mặt rất khó coi.

Hắn ta hơi suy nghĩ, chợt hóa thành một đạo kiếm quang, chạy đến một ngọn núi khác cách đó không xa, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trong động phủ của mình.

Tu sĩ xõa tóc lấy ra Truyền Âm Phù, lập tức thôi động.

Trong phù lục nhanh chóng truyền ra giọng nói trầm ổn của một người: "Trình đạo hữu, chuyện gì?"

Tu sĩ xõa tóc Trình Đôn nhanh chóng nói: "Bùi Lăng đã tiến vào cảnh nội Hàn Ảm Kiếm tông, sau đó sẽ khiêu chiến sư huynh ta!"

Giọng nói trong Truyền Âm Phù hơi dừng lại, chợt nói: "Đã rõ, ta lập tức thông báo việc này cho Sơn Chủ."

Trình Đôn lại nói: "Chắc chắn Hàn Ảm Kiếm tông ta sẽ dốc hết sức trong trận chiến này."

"Sau khi đạo hữu thông báo cho Sơn Chủ, mời lập tức đến địa giới Hàn Ảm Kiếm tông quan chiến"

Giọng nói trong phù lục nhanh chóng đáp: "Được!"

Ánh sáng nhạt dập tắt, truyền âm lập tức kết thúc, Trình Đôn lại lấy ra ba tấm Truyền Âm Phù có phù văn khác nhau, trước sau truyền âm cho Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên.

Sau khi liên hệ với tứ tông xong, hắn ta vươn người đứng dậy, lập tức thoát ra khỏi động phủ, bay trốn vào một phương hướng kiếm thủ nào đó.

Sau một lát, Trình Đôn đi vào một ngọn núi vô cùng hùng tráng, cao chừng vạn trượng.

Ngọn núi này to lớn không có bất kỳ núi đá cỏ cây gì, toàn bộ đều từ nhiều loại phi kiếm đắp lên!

Mỗi một chuôi phi kiếm đều tản ra kiếm ý hùng hậu mênh mông, cùng sự sắc bén vô song.

Đây là Tê Kiếm sơn Hàn Ảm Kiếm tông, Tổ Kiếm phi kiếm trấn tông Kiếm tông ở trên toà đỉnh núi kiếm pháp này!

Phải!

Hắn ta tới lấy Tổ Kiếm!

Thánh Tử Trọng Minh tông kia có thực lực phi phàm, nếu Hạ sư huynh dùng Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý], trận chiến này tất thắng!

Nhưng nếu không cần, người thua chắc chắn là Hạ sư huynh!

Chính đạo đã thua liên tiếp ba trận, không thể tiếp tục thua nữa!

Đã không thể thuyết phục Hạ sư huynh, hắn ta sẽ ứng chiến thay Hạ sư huynh!

Trước tiên lên núi lấy Tổ Kiếm, lại xuống vực sâu dung hòa L Trảm Tiên Kiếm Ý] !

Hành động lần này làm trái tông quy, chắc chắn hắn ta sẽ không có kết quả tử tế, nhưng...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển động, vẻ mặt Trình Đôn dần kiên quyết, hắn ta bước ra một bước, vô số kiếm ý sâm nhiên sắc bén lập tức đè xuống đầu như vô số mũi kiếm tích lũy chống đỡ quanh người, Trình Đôn như chưa tỉnh, kiên định quyết tuyệt bước lên đỉnh kiếm sơn.

Chương 2112: Chiến thư, trả lại kiếm

Cửu Nghi sơn.

Linh Việt phong.

Đỉnh núi.

Cơn gió mạnh phần phật, một tòa nhà tranh tinh xảo sừng sững bất động, trong nhà tranh yên tĩnh xa hoa, bốn vách tường treo rất nhiều tranh chữ, đều ngân câu thiết họa, hoặc phiêu dật như tiên, hoặc hùng hồn như núi, hoặc trào lên như núi, đủ loại ý chí, sôi nổi trên giấy...

Trong phòng không có bất kỳ đồ trang trí loại đồ dùng trong nhà gì, trên mặt đất chỉ trưng bày một cái bồ đoàn tính chất thanh ngọc, bồ đoàn kia tản ra ánh sáng dìu dịu cho người ta một loại cảm giác mát lạnh, ôn nhuận.

Sơn Chủ khoác pháp y xanh nhạt, mộc như ý chặn ngang trâm cài tóc đạo sĩ, lấp lóe từng ánh sáng trong trẻo, hắn ta ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong tay cầm một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa, đang rất chăm chú quan sát.

Lần này "Thế Vị" tổ sư tạm thời xuất quan, ngoại trừ giải quyết con ngươi không rõ lai lịch kia, còn tìm hiểu về thế cục thiên hạ hôm nay.

Biết được Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng khiêu chiến Tông Chủ năm tông chính đạo, đã ba trận chiến ba thắng, liền truyền cho hắn ta hai môn thần thông.

Một môn là dùng để đối phó môn tiên thuật kia của Bùi Lăng; còn có một môn là dùng để đối phó hai môn thần thông pháp tắc hiện tại của Bùi Lăng, đều ở trong chiếc ngọc giản này.

Chỉ có điều, hai môn thần thông này đều cực kỳ phức tạp, cao thâm huyền diệu.

Cho dù hắn ta là Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, cũng không thể học được ngày một ngày hai.

Nếu trận thứ tư Bùi Lăng khiêu chiến Cửu Nghi sơn, vậy hắn ta nhiều nhất chỉ kịp nắm giữ một môn thần thông trong đó...

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: "Sơn Chủ, Bùi Lăng đã đi Hàn Ảm Kiếm tông"

"Trận tiếp theo sẽ khiêu chiến Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông."

"Mời Sơn Chủ dốc lòng nghiên cứu thần thông tổ sư ban tặng"

Sơn Chủ ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng cũng không nói gì, lúc này tập trung ý chí, tiếp tục toàn thân toàn ý vùi đầu vào hai môn thần thông...

Mấy ngày sau.

Dưới sự quản lí của Hàn Ảm Kiếm tông.

Ngũ Sắc cốc.

Đây là một cửa vào chật hẹp, bên trong là thung lũng rộng lớn, bởi vì xung quanh núi cao thay nhau nổi lên, núi non như tụ, trong cốc nhiều năm không có chút gió, địa khí ngưng kết, hình thành rất nhiều chướng lệ như ngũ sắc.

Lối vào thung lũng hẹp dài đắp lên từng chồng bạch cốt, đứng trong chướng khí đủ mọi màu sắc, nhìn lại đặc biệt quỷ quyệt.

Đây đều là phi cầm tẩu thú đi nhầm vào nơi đây, bên trong xen lẫn mấy bộ xương người màu sắc ảm đạm, yếu ớt không chịu nổi, không có chút ánh sáng nào đã gần như tiêu vong, lại là người đi đường lạc lối trong núi rừng lúc trước.

Cửa cốc cách đó không xa mơ hồ có trận pháp dao động.

Là một tòa huyễn trận đơn giản không có chút lực sát thương nào, chỉ dẫn sinh linh đến gần chuyển hướng sang nơi khác, tránh đi nhầm vào cốc, tự dưng nộp mạng.

Luồng khí ngưng tụ trong cốc, yên lặng như tờ, ngay cả tiếng độc trùng cũng cực kỳ nhỏ.

Lúc này, một cái pháp chu chậm rãi phi độn đến từ chân trời.

Cuối cùng, đứng trên không Ngũ Sắc cốc.

Sau một lát, một tòa tú lâu tinh xảo cũng xẹt qua chân trời, xuất hiện ở phía trên Ngũ Sắc cốc, trôi nổi chỗ cách pháp chu không xa.

Trong khoang ở tầng cao nhất pháp chu, không gian như ném cục đá vào mặt nước, dập dờn từng tầng, đột nhiên có một đạo kẽ nứt không gian mở ra, Bùi Lăng nhanh chân bước ra từ bên trong.

Hắn sửa sang lại áo bào vừa mặc xong, tán bào ngồi xuống chủ vị.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy ra một thanh phi kiếm ánh sáng trong vắt, rét lạnh lạnh thấu xương như có thể chém núi đoạn thủy, phá vỡ tất cả trở ngại, ánh sáng ngàn vạn như sương như nguyệt, thanh phi kiếm này là hắn đoạt được trong cánh cửa thứ ba ở tạo hóa chi địa U Tố mộ.

Chủ nhân cũ của nó là kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông, tên là Vi Đoan Cư, một lòng hướng kiếm, đạo tâm kiên định, vì tìm kiếm cơ duyên đột phá độ kiếp đã tiến về U Tố mộ.

Đáng tiếc cuối cùng đã vẫn lạc ở tạo hóa chi địa, mệnh cách cũng bị [tạo hóa chi chủng] khống chế, ngơ ngơ ngác ngác, thân bất do kỷ rong chơi trong chín dịch trạm ở cánh cửa thứ ba...

Phi kiếm bản mệnh của kiếm tu đều là tính mệnh của kiếm tu, kiếm còn người còn, người chết kiếm vong.

Sau khi Vi Đoan Cư chết, thanh phi kiếm này vốn nên linh cơ diệt hết, biến thành sắt thường.

Nhưng lúc ấy Bùi Lăng vì phá vỡ tình hình, chiếm mệnh cách của chủ nhân phi kiếm, trở thành chủ nhân mới của thanh phi kiếm này, vì vậy hiện tại thanh phi kiếm này còn duy trì linh tính quỷ dị.

Chỉ có điều, không biết kiếm linh trong đó bị U Tố mộ ăn mòn hay trúng nguyễn rủa gì đó, sớm đã thần chí không rõ, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết giết chóc, đã không còn linh trí của kiếm linh chân chính, Bùi Lăng nghĩ đến đây lập tức truyền âm nói: "Thi Nam Tử, ngươi tới đây một chút."

Chẳng mấy chốc, nữ tu Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử đi vào khoang.

Ánh mắt nàng sáng rực nhìn qua Bùi Lăng, hành lễ nói: "Xin hỏi Tiên Đế có gì phân phó?"

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lấy ra một phong chiến thư đã sớm chuẩn bị xong, bình tĩnh nói: "Đưa phong chiến thư này đến Hàn Ẩm Kiếm tông, giao cho Kiếm Thần."

"Cũng như trước đó, thời gian, địa điểm đều do hắn quyết định"

Chương 2113: Tê Kiếm sơn, Ngộ Kiếm uyên

Nói xong, hắn cong ngón búng ra, chiến thư lập tức rơi vào tay Thi Nam Tử.

Thi Nam Tử lại hành lễ, nói: "Cẩn tuân khẩu dụ Tiên Đế"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nâng phi kiếm trong tay lên, tay cầm kiếm thả lỏng, phi kiếm lơ lửng giữa không trung, chậm rãi rơi xuống trước mặt Thi Nam Tử.

Hắn nói tiếp: "Mang thanh phi kiếm này đi, giao cho Hàn Âm Kiếm tông"

Thanh phi kiếm này vốn là vật của Hàn Ảm Kiếm tông.

Nếu lần này tới khiêu chiến Hàn Ảm Kiếm tông, vậy trả đồ cho chủ cũ, sau đó lại chính thức khai chiến.

Vốn hắn nên giao việc đưa chiến thư cho Hoa Dục Nhiên, nhưng Thiên Sinh giáo và Hàn Ảm Kiếm tông thường hay bất hòa, oán hận chất chứa cực sâu.

Nếu để tu sĩ Thiên Sinh giáo đi đưa kiếm, sợ rằng sẽ phức tạp.

Bởi vậy, lần này Bùi Lăng giao việc đưa chiến thư và trả lại kiếm cho Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử.

Thi Nam Tử tiếp nhận phi kiếm, lại đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Đi thôi."

Thi Nam Tử cáo lui rời đi.

Trong khoang chỉ còn lại một mình Bùi Lăng ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần.

Hiện tại hắn nắm giữ tất cả ba môn tiên thuật, một môn Chuẩn tiên thuật.

Phải lúc sắp chết, [Mạt Đạo Khuynh Tiên] mới có thể phát huy ra uy năng tiên thuật.

Hơn nữa, chỉ cần trạng thái hơi khôi phục, hiệu quả sẽ vội hạ xuống, chỉ có thể dùng môn Chuẩn tiên thuật này để giữ mệnh ở thời khắc mấu chốt.

Về phần [Minh Thiên Đại Mộng], thi triển cần một chút thời gian, trong một trận chiến tiếp theo không biết Hàn Ẩm Kiếm tông sẽ dùng ra nội tình thủ đoạn hiếm có kỳ quái gì, vì cẩn thận lý do, nhất định phải chiếm trước tiên cơ, vừa lên đã sử dụng [Minh Thiên Đại Mộng].

Chỉ cần rơi vào đại mộng của hắn, dù vị Kiếm Thần kia dùng ra thủ đoạn cỡ nào, người thắng cuối cùng nhất định là hắn!

Hai môn tiên thuật còn lại, [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] có thể thi triển trong nháy mắt, nhưng tiên thuật này làm trái thiên cương, hậu hoạn vô tận, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tuỳ tiện sử dụng ở bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc!

Môn tiên thuật [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này lại càng thực dụng hơn, nhưng hắn vừa dùng tiên thuật này công kích đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn, một khi dùng, Cửu Nghi sơn chắc chắn sẽ tới tìm hắn gây chuyện, chuyện này không có lợi cho việc hắn đi khiêu chiến Cửu Nghi sơn sau này...

Đương nhiên, cái này cần xem uy năng pháp bảo trấn tông Hàn Ẩm Kiếm tông như thế nào, nội tình thủ đoạn mạnh bao nhiêu...

Nếu thật sự bị ép vào tuyệt cảnh, tiên thuật nên dùng thì dùng!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nội tình chín môn phái lớn cực kỳ thâm hậu, không được khinh thường!

Hắn vốn tưởng chỉ cần tu vi của mình đạt tới Hợp Đạo trung kỳ, dù Tông Chủ chín môn phái lớn dùng ra thủ đoạn giống với [Thất Sát Di Tai Kỳ], cũng tuyệt không một ai là đối thủ của hắn.

Nhưng một trận chiến trước, Sâm Phương Ác dùng [Vô Pháp Thiên Ấn] thật sự để hắn kiến thức nội tình của chín môn phái lớn!

Tình huống lúc đó, dù tu vi của hắn đạt đến Hợp Đạo hậu kỳ, toàn bộ quá trình chiến đấu cũng không có chỗ nào khác Hợp Đạo tiền kỳ!

Ngoại trừ những điều này, lần này hắn chiến đấu với Kiếm Thần, chắc Tô Ly Kinh lại đến!

Đến lúc đó, hắn có thể cố ý bị thương, dụ Tô Ly Kinh ra tay...

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Đỉnh núi Tê Kiếm sơn.

Lăng Vân tuyệt đỉnh Bắc Đầu đọa hiếp, đứng sừng sững cuồn cuộn trên biển mây.

Nơi đây cơn gió mạnh dữ dội, mặt đất hay tảng đá đều kết một tầng băng thật dày, hàn ý sâu nặng như muốn đóng băng tất cả...

Cả đỉnh núi trống rỗng, chỉ có một thanh phi kiếm đèn sì cắm nghiêng trên một khối núi đá màu xanh nhạt.

Thân kiếm và núi đá đều bị băng tuyết bao phủ, rớt xuống tảng băng dài cả thước như trụ băng, trông thường thường không có gì lạ.

Cơn gió mạnh gầm thét, cuốn lên vô số băng đá sỏi gào thét mà qua, phía trên băng tuyết lập tức trải rộng vết lưỡi đao cắt chém, lít nha lít nhít, nhìn mà giật mình.

Duy chỉ có băng tuyết trên thân kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, không chịu chút ảnh hưởng nào, như cơn gió mạnh vô thức tránh nó.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, một bóng dáng vết máu loang lổ từng bước một đi đến đỉnh núi.

Dáng người hắn ta cao thẳng, nhưng hiện tại trên dưới quanh người đều là vết kiếm giăng khắp nơi, kiếm ý khó mà tính toán tản khắp quanh quẩn, nhanh chóng lan tràn cả người hắn ta.

Nhìn lại dấu chân sau người, mỗi một bước đều mang theo vết máu, một đường uốn lượn, trông mà giật mình.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Tổ Kiếm cắm ở giữa đá xanh, hắn ta không phải Tông Chủ, vì vậy lần này lấy kiếm nhất định phải trải qua thử thách của Tê Kiếm sơn!

Bây giờ, hắn ta bước qua kiếm trận trùng điệp đến đỉnh núi, đã có tư cách lấy kiếm.

Trình Đôn tiếp tục đi tới từng bước một, máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống từ miệng vết thương trên người hắn ta, trong nháy mắt nhuộm đỏ băng tuyết dưới chân.

Trong mỗi một giọt máu nhỏ xuống đều ẩn chứa kiếm ý vô cùng tinh thuần, Trình Đôn đi đến bên cạnh đá xanh, hắn ta sửa sang lại quần áo rách rưới, cung kính quỳ xuống, trịnh trọng mở miệng: "Tình thế cực kỳ nghiêm trọng ở ngay trước mặt, hậu bối bất tài Trình Đôn, mời Tổ Kiếm rời núi giúp đỡ!"

Chương 2114: Tê Kiếm sơn, Ngộ Kiếm uyên (2)

Bốn phía tuyết ngược gió rít, Tổ Kiếm không có bất kỳ phản ứng gì.

Trình Đôn không cần phải nhiều lời nữa, cứ quỳ như vậy.

Đỉnh núi rét căm căm, kiếm ý tiêu tán nhiều năm của Tổ Kiếm tần vào gió tuyết, khiến cơn gió mạnh đã như đao cắt càng thêm tàn ngược, không ngừng xé rách vết thương đã sâu tới xương của hắn ta.

Sắc mặt Trình Đôn không thay đổi chút nào, dường như những kiếm thương lít nha lít nhít kia căn bản không đâm vào trên người mình.

Trọn vẹn ba ngày, Trình Đôn đã hơi thở mong manh, dường như sẽ vẫn lạc bất cứ lúc nào, vết kiếm quanh người hắn ta đều hiện ra màu tái nhợt vì mất máu quá nhiều, cho dù là tu vi Hợp Đạo kỳ, đã đến cực hạn từ lâu, chỉ dựa vào ý chí đau khổ chống đỡ.

Lúc này, cuối cùng trong Tổ Kiếm vang lên một giọng nói già nua bình thản: "Chỉ một lần này!"

Trình Đôn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kiên nghị nói: "Chỉ cần lần này!"

Nói xong, hắn ta lảo đảo đứng dậy, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm.

Ngay chớp mắt hắn ta nắm chặt chuôi kiếm, tất cả thương thế trên dưới quanh người hắn ta đều nhanh chóng khôi phục, Trình Đôn hơi dùng sức rút thanh kiếm ra, trở tay để vào hộp kiếm sau lưng, tiếp theo bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Góc hẻo lánh ở tây nam Kiếm tông.

Chư phong chen chúc, mây mù cuồn cuộn trong vùng núi không thấy đáy, lại là một vực sâu.

Vực sâu này sâu không lường được, lúc quan sát chỉ có mây khói cuồn cuộn, kiếm ý ngút trời!

Nơi này là Ngộ Kiếm uyên Hàn Ảm Kiếm tông, ngoại trừ Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lão, trưởng lão, kiếm tử, chân truyền đệ tử đều có thể tiến vào trong đó ngộ kiếm.

Bóng dáng Trình Đôn xuất hiện ở trên vực sâu, chỉ chợt lóe đã trốn vào trong đó.

Giây lát sau, hắn ta bước một bước vào pháp trận phòng hộ dưới đáy vực.

Thái Thượng trưởng lão trông coi nơi đây ngồi giữa không trung, sau khi nhìn thấy hắn ta khẽ gật đầu, lại không nghi ngờ điều gì, chỉ từ tốn nói: "Đừng tới gần trung tâm Ngộ Kiếm uyên."

"Lúc này, Hoàn Uẩn Chân Thái Thượng trưởng lão trở về trước đây không lâu đang tái tạo nhục thân ở nơi đó..."

Sắc mặt Trình Đôn bình tĩnh hành lễ: "Được!"

Nói xong, hắn ta nhanh chân đi vào bên trong.

Nơi đây kiếm ý tản khắp như thực chất, toàn bộ bên trong đại trận đều có mây khói như một tấm lụa mỏng quanh quẩn, hơi che đậy tầm mắt.

Từng kiếm tu hoặc ngồi xếp bằng trên đất, hoặc đứng dậy múa kiếm, hoặc đi qua đi lại, hoặc khoa tay múa chân... Đều đang rất nghiêm túc lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù phát hiện Trình Đôn đi ngang qua, cũng không ai để ý tới, càng không ai liếc hắn ta một cái.

Chẳng mấy chốc, người xung quanh Trình Đôn bắt đầu thưa thớt, hắn ta không chút do dự đi đến trung tâm Ngộ Kiếm uyên, bởi vì Thái Thượng trưởng lão trông coi nơi đây nhắc nhở, hiện tại nơi đây vắng vẻ, xung quanh không có bất kỳ tu sĩ nào đến lĩnh ngộ kiếm ý.

Chỉ thấy mây khói mê mông, trên đất trống lơ lửng năm đạo kiếm ảnh hình thái khác nhau, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng trên thân kiếm có lôi âm điện quang lóe lên rồi biến mất.

Năm đạo kiếm ảnh này như thật như huyễn, không có bất kỳ khí tức gì lộ ra ngoài, lại cho người ta một loại khí phách hủy thiên điệt địa.

Trong đó phía dưới một đạo kiếm ảnh đầu như hoa sen, thân kiếm có hoa văn trộm khúc liên hoàn đụng vào nhau, một bóng người uyển chuyển xinh đẹp ngồi xếp bằng.

Trên dưới quanh người bóng dáng kia đều quấn quanh kiếm ý vô cùng dày đặc, lại có vô số kiếm khí quanh quẩn xoay quanh như sa màn trùng điệp chậm rãi rủ xuống, không nhìn ra khuôn mặt.

Trong lòng Trình Đôn hiểu rõ, đây là vị Hoàn Uẩn Chân Thái Thượng trưởng lão kia.

Hiện tại đối phương đang tái tạo nhục thân, khoảng cách hoàn toàn quay về đạo đồ còn có một số thời gian, không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn ta!

Nghĩ tới đây, hắn ta đưa mắt nhìn về phía một đạo kiếm ảnh cho người ta cảm giác uy nghiêm, đường hoàng, tráng lệ ở chính giữa, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết cổ xưa phức tạp, nhanh chóng chộp về phía nó...

Khoảng thời gian đốt nửa nén nhang, Trình Đôn đi ra từ Ngộ Kiếm uyên, Thái Thượng trưởng lão trông coi nơi đây không phát hiện vấn đề gì, mặc kệ hắn ta rời đi.

Rời khỏi Ngộ Kiếm uyên, hắn ta không chút do dự, nhanh chóng thoát khỏi Hàn Ẩm Kiếm tông.

Ngọn núi cô độc vách đá cheo leo.

Trong hang động.

Trên ngọc đài, quanh người Hạ Phất Khung phủ kín sương tuyết, phi kiếm lơ lửng giữa không trung, lay động theo hô hấp kéo dài.

Ngay lúc một người một kiếm chuyên tâm tu luyện, ngoài động đột nhiên truyền tới một giọng nói cung kính: "Tông Chủ, Bùi Lăng đưa chiến thư tới."

Hạ Phất Khung mở mắt ra, vẫy tay, một chiến thư vết mực đầm đìa đã xuất hiện trong tay, hắn ta mở chiến thư ra, tùy ý nhìn thoáng qua, chợt nhân tiện nói: "Thời gian quyết định vào ba ngày sau."

"Cũng như ba trận chiến trước của Bùi Lăng"

"Về phần hắn hiện tại ở nơi nào, sẽ khai chiến ở nơi đó"

Giọng nói ngoài cửa lập tức cung kính nói: "Vâng!"

Ngay sau đó, giọng nói này lại do dự nói: "Còn có một chuyện."

"Người đưa chiến thư còn phụng mệnh Bùi Lăng mang đến một thanh phi kiếm"

"Đây là phi kiếm bản mệnh của Vi Đoan Cư Thái Thượng trưởng lão, kiếm linh phi kiếm bị tử khí ăn mòn, nhưng cũng không tiêu vong...

Chương 2115: Một trận chiến sớm

Hạ Phất Khung hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi: "Người đưa kiếm có nói gì không?"

Giọng nói ngoài cửa nói: "Không nói gì."

Hạ Phất Khung suy nghĩ, chợt nói: "Đã biết, ngươi đưa nó đến Tâm Thưởng phong, giao cho Nghiêm Tư Thuần Thái Thượng trưởng lão."

Giọng nói ngoài cửa đáp: "Vâng!"

Trong giây lát, người đến rời đi, Hạ Phất Khung tiếp tục tu luyện.

Ngũ Sắc cốc.

Phía trên trời cao, pháp chu to lớn nhẹ nhàng trôi nổi, vô số yêu quỷ nhanh chóng đi khắp thân thuyền, âm khí tản ra, cách đó không xa có một tòa tú lâu tinh xảo cũng ở lại giữa không trung, cơn gió mạnh lạnh thấu xương, rèm châu chập chờn.

Phía dưới là thung lũng bát ngát như một mảnh bình nguyên rộng lớn, ngũ sắc xen lẫn, sắc thái tươi sáng, trong tĩnh mịch có khí tức ngai ngái bay vút lên.

Trong pháp chu, khoang tầng cao nhất.

Bùi Lăng ngồi ở chủ vị, đang hơi khép hai mắt tĩnh tâm dưỡng khí.

Chiến thư đã đưa đi Hàn Ẩm Kiếm tông, hiện tại đại chiến sắp đến, trong khoảng thời gian này không thích hợp tiếp tục luận đạo với Văn Nhân Linh Sắt.

Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm giác được một khí tức xa lạ, đang nhanh chóng tới gần Ngũ Sắc cốc.

Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, là kiếm ý Hàn Ẩm Kiếm tông, chắc cố ý đến tìm hắn.

Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn về phương hướng khí tức đến đây, ánh mắt của hắn lập tức xuyên thấu từng tầng cách trở, rơi vào một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ.

Người kia tóc dài rối tung, chân đạp giày mây, mặc một bộ pháp y màu lam sẫm hoa văn cây tùng, vác một hộp kiếm, mặt mày thư lãng tuấn tú như cây tùng cô độc trên mồm đá, có dáng vẻ đứng thẳng ngang trời.

Tốc độ bay của hắn ta cực nhanh, một khắc trước còn ở bên ngoài Ngũ Sắc cốc, ngay sau đó đã chui vào trong cốc, xuất hiện bên cạnh pháp chu.

Ngay sau đó, một giọng nói bình đạm, lạnh lùng lập tức truyền khắp khoảng thiên địa này: "Hàn Ảm Kiếm tông Trình Đôn, trước khi Hạ sư huynh ra tay muốn sớm lãnh giáo cao chiêu của Thánh Tử Trọng Minh tông một chút!"

Nghe vậy, thân hình Bùi Lăng khẽ động, lập tức xuất hiện trên boong thuyền pháp chu.

Cùng lúc đó, rèm châu trong tú lâu cuốn lên, Văn Nhân Linh Sắt cũng hóa quang mà ra, đạp không mà đứng.

Bùi Lăng nghiêm túc đánh giá Trình Đôn trước mặt, mặc dù việc kiếm tu khác của Hàn Ảm Kiếm tông đến khiêu chiến khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng trước đó hắn khiêu chiến Yến Tê thành, khiêu chiến Tố Chân Thiên, Văn Nhân Linh Sắt, Mạnh Hồng Huyến cũng đến sớm khiêu chiến hắn.

Vì vậy, lúc này đối mặt với sự khiêu chiến của kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông, hắn cũng không quá ngạc nhiên, hơi suy nghĩ một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Được."

Tiếng nói vừa ra, Bùi Lăng bước ra một bước đã rời khỏi pháp chu, ngừng chân ở hư không.

Chợt truyền âm cho Thi Nam Tử: "Khống chế pháp chu đi đến chỗ xa một chút."

Thi Nam Tử nhanh chóng truyền âm trả lời: "Rõ!"

Ngay sau đó, phù văn quanh người pháp chu cỡ lớn sáng rõ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh khổng lồ, nhanh chóng chạy tới nơi xa.

Lúc này, giọng Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên vang lên bên tai Bùi Lăng: "Trình Đôn chính là Đại trưởng lão Hàn Ảm Kiếm tông, cũng là sư đệ ruột thịt cùng một sư tôn của vị Kiếm Thần Kiếm tông kia."

"Thuở nhỏ hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng, sau khi Kiếm Thần tiếp quản vị trí Tông Chủ, Trình Đôn vẫn luôn trợ giúp."

"Những năm gần đây, Kiếm Thần dốc lòng tu luyện, trên cơ bản sự vụ lớn nhỏ trong Hàn Ẩm Kiếm tông đều giao cho Trình Đôn quản lý thay."

"Đã rất nhiều năm ta chưa từng thấy Trình Đôn ra tay:

"Lần này hắn đột nhiên tới khiêu chiến ngươi, cũng hơi kỳ quái."

Nghe lời này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, Trình Đôn cũng không phải đến đánh lén mà là khiêu chiến chính diện, dù như thế nào hắn cũng không thể từ chối một trận chiến này.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Nếu Trình Đôn có thực lực bình thường, ta sẽ nương tay."

Văn Nhân Linh Sắt âm thầm yên lòng, sau đó nhìn qua Trình Đôn, mở miệng nói: "Trình đạo hữu, vì sao đột nhiên muốn tới khiêu chiến Bùi Lăng?"

Trình Đôn bình tĩnh nói: "Nghe nói Thánh Tử Trọng Minh tông khiêu chiến Tông Chủ năm tông chính đạo ta, đã thắng ba trận chiến, ta tò mò dự định tới lĩnh giáo một hai"

Văn Nhân Linh Sắt càng cảm thấy kỳ quái hơn, Trình Đôn không phải người tranh cường háo thắng, hơn nữa thực lực của hắn ta không kém, nhưng so với ba người chủ một tông như Chung Quỳ Hữu Trực, Thiết Hùng Thác, Sầm Phương Ác, tất nhiên có chỗ chênh lệch.

Chung Quỳ Hữu Trực, Thiết Hùng Thác, Sầm Phương Ác đều dùng pháp bảo trấn tông, thậm chí còn vận dụng thủ đoạn nội tình tông môn [Thất Sát Di Tai Kỳ], [Vô Pháp Thiên Ấn], cuối cùng vẫn thua trong tay Bùi Lăng.

Chỉ cần Trình Đôn không ngốc, sẽ biết tuyệt đối không phải đối thủ của Bùi Lăng!

Lần này chủ động tới khiêu chiến, luôn cảm thấy khó hiểu...

Lúc này, thấy pháp chu đã chạy tới nơi xa, Bùi Lăng lập tức nói:

"Có thể bắt đầu."

Trình Đôn lại nói: "Lại đợi thêm một lát, ta muốn đợi mấy người."

Mấy người?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, đột nhiên trong hư không cách đó không xa hiện ra dãy núi nguy nga, dãy núi như lông mày, thúy tụ giống như sa, một lão giả râu tóc bạc trắng nhanh chân bước ra, khí tức hắn ta mờ mịt xuất trần, chính là tu sĩ Cửu Nghi sơn đã gặp trước đó.

Chương 2116: Trong tối tăm

Sau khi lão giả Cửu Nghi sơn xuất hiện, liếc mắt nhìn quanh thấy ba người Trình Đôn, Văn Nhân Linh Sắt và Bùi Lăng đứng giữa không trung, ngoài ra không thấy bóng người khác, lập tức hơi nghi ngờ, vừa rồi Trình Đôn đột nhiên mời hắn ta đến nơi đây, là muốn làm chuyện gì?

Chợt, nhánh hoa to lớn treo ngược xuống từ vòm trời, một nụ hoa đầu cành nhanh chóng lớn mạnh, nở rộ, Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang chậm rãi đứng dậy từ trong nhụy hoa; xe phượng ròng rọc kéo nước nơi chân trời, rèm châu lay động, bóng dáng mũ phượng địch y đoan trang trang nhã, lại là Lưu Lam Hoàng hậu.

Hai người này thấy Bùi Lăng cùng Văn Nhân Linh Sắt và lão giả Cửu Nghi sơn tới trước, cũng cảm thấy nghi ngờ.

Nhưng không đợi bất kỳ kẻ nào mở miệng, Trình Đôn lập tức nhìn qua Bùi Lăng nói: "Được rồi."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Mời!"

Vừa nói xong, kiếm khí trong hộp kiếm sau lưng Trình Đôn ầm vang bộc phát, khí cơ khổng lồ như thác nước đảo dòng, lập tức bay ra mười hai chuôi phi kiếm ánh sáng chói mắt, rét lạnh thấu xương.

Mỗi một chuôi phi kiếm đều trong vắt như gương sáng, kiếm ý quanh quẩn trên đó, uy năng cuồn cuộn, mang khí thế sét đánh lôi đình chém về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không nhúc nhích tí nào, tiếng nói yếu ớt: "Ngủ!"

Mười hai phi kiếm lập tức yên tĩnh lại, ánh sáng kiềm chế, thân kiếm ảm đạm, tất cả kiếm linh trong phi kiếm như cùng rơi vào ngủ say.

Kiếm ý trên phi kiếm giảm mạnh, uy năng tản ra, tốc độ giảm nhanh, trong nháy mắt biến thành mười hai chuôi sắt thường.

Trình Đôn cũng cảm thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt lóe lên trong đầu, mí mắt không chịu khống chế muốn khép lại... Vào lúc mấu chốt, trong mắt hắn ta bùng lên kiếm ảnh.

Coong! !

Một tiếng kiếm minh réo rắt vang vọng bên tai, như long ngâm trời cao, như hoàng chung đại lữ, trong khoảnh khắc khiến hắn ta tỉnh táo.

Nhưng không đợi Trình Đôn đánh ra kiếm thứ hai, một giọng nói âm u lạnh lẽo thật lớn vang vọng toàn bộ phương thiên địa này:

"Chú!"

Cả người Trình Đôn lập tức nát rữa, dòng máu trộn lẫn nước mủ ào ạt chảy xuôi, từng khuôn mặt người oán độc lớn khoảng móng tay tranh nhau chen lấn xuất hiện trong miệng vết thương của hắn ta, pháp lực của hắn ta bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, những mặt người hư thối này đang cưỡng ép phân tán lực lượng của hắn ta!

Ngay sau đó, Bùi Lãng lại mờ mịt nói: "Quên!"

Giọng nói này như là một mệnh lệnh không thể chống lại, huyền bí, quy tắc giữa thiên địa bắt đầu xảy ra thay đổi.

Trình Đôn vừa muốn hành động, trong nháy mắt quên lãng sau đó phải làm gì!

Bùi Lăng cong ngón tay búng ra, một đạo đao khí huyết sắc phá nát hư không, trong nháy mắt chém về phía Trình Đôn.

Trình Đôn bị ảnh hưởng của pháp tắc "Quên", sắc mặt ngây ngốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao khí càng ngày càng gần...

Thấy chiến đấu vừa bắt đầu, Bùi Lăng còn chưa rút Cửu Phách Đao ra khỏi vỏ, đã thể hiện ra thực lực nghiền ép tuyệt đối, ngoại trừ Văn Nhân Linh Sắt, tu sĩ ba tông khác đến quan chiến đều giật mình!

Hợp Đạo trung kỷ!

Thực lực vị Thánh Tử Trọng Minh tông này so mạnh hơn trước đó!

Nhưng ngay lúc tất cả mọi người tưởng thắng bại đã định, trên người Trình Đôn chợt bộc phát ra một luồng kiếm ý kinh khủng như hủy thiên diệt địa!

Keng!

Đao khí huyết sắc chưa chạm đến Trình Đôn, trong nháy mắt bị kiếm ý hòa tan.

Toàn bộ thiên địa lập tức ảm đạm như trong chớp mắt đã khô héo, tất cả tươi sống, sinh cơ, mạnh mẽ... Tan thành mây khói, như muốn quy về khó khăn tĩnh mịch.

Trình Đôn đã lấy lại tinh thần, pháp tắc, mặt người lít nha lít nhít, dấu vết nát rữa trên người đều bị luồng kiếm ý cường đại vô song này cưỡng ép xóa đi!

Chỉ có điều, toàn bộ nhục thân của hắn ta cũng bắt đầu nứt nẻ từng chút một.

Trình Đôn không tiếp tục dùng mười hai chuôi phi kiếm bản mệnh của mình, mà mở hộp kiếm ra, lấy ra một thanh trường kiếm kiểu dáng đơn giản từ bên trong.

Chuôi kiếm này toàn thân đen nhánh, kiểu dáng trung quy trung củ, nhìn cực kỳ bình thường nhưng ánh mắt tu sĩ tứ tông đảo qua, đều lộ ra vẻ vô cùng chấn động: "Tổ Kiếm Hàn Ảm Kiếm tông? !"

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Trong huyệt động giữa cô phong tuyệt bích.

Hạ Phất Khung ngồi xếp bằng trên ngọc đài, cả phòng sương tuyết.

Đột nhiên, hắn ta mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về một phương hướng.

Hắn ta nhíu mày, chợt chậm rãi lắc đầu.

[Trảm Tiên Kiếm Ý 1...

Trình sư đệ tự tiện quyết định, đi khiêu chiến Bùi Lăng trước hắn ta.

Tình huống này... Hơi không đúng!

Hắn ta kiếm tâm thông minh, tất cả việc trong tông đều không lừa được hai mắt hắn ta, nhất là trên những việc lớn thế này, không thể xuất hiện sơ hở được!

Nhưng lần này, dù là trước đó không nghĩ tới hay trong quá trình Trình sư đệ đi lấy Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý], dường như hắn ta đều bị cái gì đó che đậy, lại không phát hiện chút nào!

Điều này giống như thiên đạo từ nơi tối tăm, muốn để Trình sư đệ đi khiêu chiến Bùi Lăng...

Không!

Chắc là thiên đạo muốn để Bùi Lăng đối mặt với Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý] Hàn Ẩm Kiếm tông!

Nghĩ tới đây, trong mặt Hạ Phất Khung lập tức hiện ra một tia hiểu rõ, là ngoại kiếp!

Là ngoại kiếp của Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng!

Nhưng vị hậu bối này vừa Hợp Đạo, đây không phải là ngoại kiếp Độ Kiếp kỳ...

Chương 2117: Trong tối tăm (2)

Có lẽ là con đường mà Thánh Tử Trọng Minh tông đang đi!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Hạ Phất Khung lập tức đứng dậy, trước tiên không quan tâm những chuyện đó, đi cứu Trình sư đệ trước!

Trong động khói xanh phun ra như trụ, bóng dáng Kiếm Thần lập tức biến mất.

Ngũ Sắc cốc.

Thiên địa ảm đạm, ngũ sắc câu diệt.

Bùi Lăng và Trình Đôn đều đạp không mà đứng, giằng co từ xa, vết nứt nẻ trên nhục thân Trình Đôn vẫn còn tiếp tục mở rộng, nhưng kiếm ý trong cơ thể càng thêm kinh khủng, trường kiếm đen nhánh trong tay hắn ta trông bình thường chất phác, không chút thu hút nhưng trong thân kiếm lại như có một luồng lực lượng cường đại vô cùng hùng hậu, như là mọi thứ vận sức chờ phát động sau cơn mưa.

Tu sĩ tứ tông đang quan chiến không chút do dự, nhanh chóng rời khỏi Ngũ Sắc cốc, đứng nhìn từ xa.

"Tổ Kiếm Hàn Ảm Kiếm tông! Chẳng trách Trình đạo hữu muốn chúng ta đến đây, hóa ra Trình đạo hữu muốn khiêu chiến Bùi Lăng!"

"Không chỉ Tổ Kiếm, kiếm ý mà Trình đạo hữu lĩnh ngộ không phải như vậy!"

"Đây cũng là một trong năm đạo kiếm ý trong Ngộ Kiếm uyên Hàn Ảm Kiếm tông, đạo thể Trình đạo hữu không chịu nổi loại kiếm ý này, đã bắt đầu hỏng mất...

"Kỳ quái! Vì sao là Trình đạo hữu cầm Tổ Kiếm và một trong năm đạo kiếm ý đến chiến đấu với Bùi Lăng, lại không phải Kiếm Thần?"

"Không biết! Nếu là Kiếm Thần đến dùng Tổ Kiếm và một trong năm đạo kiếm ý, cho dù tu vi Bùi Lăng đã đạt tới Hợp Đạo trung kỳ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Kiếm Thần!"

Đang nói, Trình Đôn giơ Tổ Kiếm trong hai tay lên, nhắm ngay Bùi Lăng, hung hăng chém xuống.

Đây chỉ là một kiếm bình thường, nhưng trong chớp mắt hư không như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt xé rách, toàn bộ thiên địa chia năm xẻ bảy, điên cuồng rung chuyển, kiếm khí vô song là ánh sáng duy nhất trong nơi tối tăm này, cao ngạo, lạnh lùng, đường hoàng, cao ngất, kiên định... Dường như bất kỳ sự tồn tại gì cũng không thể ngăn cản!

Sắc mặt Bùi Lăng vô cùng nghiêm nghị, thanh kiếm trong tay Trình Đôn có khí tức không kém Lưu Lam hoàng triều [Ngọc tỉ truyền quốc 1 và [Đế Hoàng kiếm], Yến Tê thành [Trảm Tà Phủ], Tố Chân Thiên [Tinh hoàng đàn không] chút nào!

Thậm chí, ý sát phạt còn ở trên đó!

Dù từ trước tới nay chưa từng gặp pháp bảo trấn tông Hàn Ảm Kiếm tông, nhưng khoảnh khắc thấy Tổ Kiếm, bất kỳ người nào đều biết đó là phi kiếm trấn tông mạnh nhất Kiếm tông ở phương thế giới này!

Bùi Lăng lập tức tiếng nói rộng lớn: "Chúng!"

Giọng nói này như là chỉ dụ, lúc rơi xuống toàn bộ pháp tắc ở khoảng thiên địa này theo tiếng mà biến.

Giữa thiên địa, lập tức hiện ra lít nha lít nhít phục khắc thể Tổ Kiếm.

Sau khi tất cả phục khắc thể xuất hiện, toàn bộ bộc phát ra kiếm ý không khác bản tôn chút nào, cuồn cuộn mênh mông, đều chém về phía đạo kiếm khí do Trình Đôn đánh ra.

Keng keng keng keng keng...

Oanh! !!

Tiếng kim thiết va chạm dày đặc chỉ kéo dài trong chớp mắt, vô số phục khắc thể Tổ Kiếm ầm vang vỡ nát, nhưng lại thành công đỡ được một kiếm của Trình Đôn!

Quanh người Bùi Lăng đột nhiên hiện ra vô số đường vân màu đỏ sậm, chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng trông quỷ quyệt khó tả, sau khi tất cả đường vân xuất hiện, lập tức chạy hết ra sau lưng.

Một đoàn bóng tối đậm đặc hiện ra sau lưng hắn, trong nháy mắt một dáng người tinh tế uyển chuyển bước ra từ trong bóng tối, bóng tối còn sót lại nhanh chóng hóa thành một bộ huyền bào rộng lớn, phủ thêm ngọc thể.

Hóa thân Mạc Lễ Lan xuất hiện!

Nàng lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết phức tạp.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng nhìn qua Trình Đôn, trong hai con ngươi có vô số phù văn nhỏ bé nhanh chóng bốc lên đan xen, tà ý đại thịnh.

[Vĩnh Chú thần thông] !

Khí tức Trình Đôn nhanh chóng hạ xuống, nhưng kiếm ý bốc hơi từ trong cơ thể hắn ta lập tức xông phá nguyền rủa, tu vi khôi phục như lúc ban đầu.

Hắn ta đánh ra một pháp quyết đơn giản, rộng lớn nói: "Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật!"

Tổ Kiếm lập tức tránh khỏi lòng bàn tay hắn ta, nhảy lên giữa không trung, chỉ một thoáng một chia thành hai, hai chia thành sáu, sau đó lập tức hóa thành ngàn vạn, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ vòm trời, che đậy sắc trời.

Trong chốc lát, số lượng Tổ Kiếm lại không kém hơn số phục khắc thể của hắn!

Hàng ngàn hàng vạn chuôi Tổ Kiếm như là thiên hà cuốn ngược, sôi trào mãnh liệt, gầm thét chém về phía Bùi Lăng!

Trường kiếm đen nhánh như mây đồn sương mù tập, phong phú, trải rộng toàn bộ vòm trời, che khuất bầu trời.

Vô số mũi nhọn gào thét rơi xuống.

Bầu trời như nghiêng, tiếng kiếm rít như lôi đình cuồn cuộn, hùng hậu đường hoàng, cuồn cuộn giáng xuống!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lúc này giọng nói lạnh băng hùng vĩ:

"Nghịch!"

Vừa nói xong, quy tắc giữa phương thiên địa này lập tức xảy ra biến động trong chốc lát, Tổ Kiếm vừa chém xuống lập tức rút lui dọc theo quỹ tích bắt đầu không sai chút nào.

Nhưng chỉ trong chớp mắt rút lui, phía trên Tổ Kiếm lập tức bộc phát ra uy năng và kiếm ý vô cùng kinh khủng, chống cự pháp tắc của Bùi Lăng, tất cả Tổ Kiếm lập tức không lùi không tiến, dừng giữa không trung.

Bùi Lăng tiếng nói mờ mịt: "Chúng!"

Chương 2118: [Trảm Tiên Kiếm Ý]

Trong trời cao lập tức hiện ra lít nha lít nhít phục khắc thể Tổ Kiếm, những phục khắc thể này cũng kiếm ý tản khắp, uy năng mạnh mẽ, sau khi xuất hiện không do dự chút nào, nhao nhao chém về phía Trình Đôn.

Bùi Lăng lại nói: "Chúng!"

Ngay sau đó, vô số phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] lập tức xuất hiện, trong hư không duỗi ra từng bàn tay khổng lồ nắm chặt cán búa cũng chém về phía Trình Đôn.

Bùi Lăng lãnh đạm nói: "Quên!"

"Ngủ!"

Trình Đôn động tác hơi chậm lại nhưng kiếm ý như hủy thiên điệt địa trong cơ thể hắn ta, lại giúp hắn ta lập tức tránh thoát ảnh hưởng pháp tắc!

Kiếm ý khiến người ta sợ hãi nhanh chóng lan tràn đến mỗi một chuôi Tổ Kiếm, vừa nãy Tổ Kiếm còn đang một mình chống cự Bùi Lăng, trong nháy mắt phá vỡ tất cả trói buộc, chém về phía phục khắc thể của nó cùng phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] !

Keng keng keng keng keng...

Trong tiếng rèn sắt dày đặc như mưa rào, phục khắc thể Tổ Kiếm và phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] vỡ nát.

Trình Đôn nhanh chóng đánh ra một pháp quyết lăng lệ, tức giận quát: " [Trảm Tiên Kiếm Trận] !"

Tất cả Tổ Kiếm lập tức di hình hoán vị, nhanh chóng biến động, trong chớp mắt đã tạo thành một đại trận phức tạp khổng lồ, bao phủ tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm, phục khắc thể [Trảm Tà Phủ], Bùi Lăng và hóa thân của hắn vào trong đó.

Kiếm trận đã thành, mỗi một chuôi Tổ Kiếm đều bộc phát ra kiếm ý vô cùng kinh người, kiếm che vòm trời, mũi nhọn lấp lánh như tinh thần, trong chốc lát vạn sao rơi gấp, sao rơi như mưa to!

Lúc này, cuối cùng hóa thân sau lưng Bùi Lăng đã đánh ra pháp quyết quỷ quyệt cuối cùng.

Bóng tối như thực chất lập tức bao phủ toàn trường.

Keng keng keng...

Phốc phốc phốc...

Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm, phục khắc thể [Trảm Tà Phủ], Bùi Lăng, đều bị Tổ Kiếm trảm hôi phi yên diệt!

Thắng!

Thấy thắng dễ dàng như vậy, sắc mặt Trình Đôn lập tức vui mừng, nhưng ngay lúc này một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn ta: "Đây không phải hiện thế, nhanh chóng phá vỡ mê chướng!"

Không phải hiện thế?

Trình Đôn khẽ giật mình, đang muốn hành động chợt thấy phía trên màn trời dâng lên một đóa hoa cánh trắng nhụy vàng thanh lịch, nó vô cùng to lớn, thoáng qua như pháo hoa nổ tung.

Oanh! !!

Vô số đóa hoa cánh trắng nhụy vàng có to có nhỏ lập tức tạo dựng thành từng đầu xiềng xích, chi chít khắp nơi như bao phủ toàn bộ Ngũ Sắc cốc.

Tất cả tu vi, pháp lực của Trình Đôn lập tức biến mất, khí tức của Tổ Kiếm chợt hạ xuống, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì linh tính.

Đây là Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn] !

Trong lòng Trình Đôn giật mình, ngay sau đó không đợi hắn ta làm ra bất kỳ phản ứng nào, một tơ máu nhỏ như sợi tóc không có dấu hiệu nào xuất hiện trên cổ hắn ta.

Không có tu vi, Trình Đôn căn bản không chống cự được [Đoạn Đầu Chú], sau khi tơ máu xuất hiện lập tức nhanh chóng mở rộng, trong vết nứt máu tươi cuồn cuộn chảy xuống, chỉ trong một hô hấp đã thấm ướt vạt áo của hắn ta.

Nhưng ngay lúc đầu hắn ta sắp rơi xuống đất, kiếm ý kinh khủng mênh mông đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn!

Ông! !

Kiếm ý bốc hơi, khí thôn vạn dặm, nơi mũi nhọn đi qua không thể ngăn cản, vạn pháp câu diệt, dường như thiên địa trong mộng cảnh cũng không chịu nổi tiếp nhận, lại đột nhiên đung đưa.

Tất cả nguyền rủa trên dưới quanh người Trình Đôn lập tức bị kiếm ý cưỡng ép xóa đi, tu vi khí tức cũng đột phá áp chế của [Vô Pháp Thiên Ấn 1, trong lòng hắn ta có cảm giác lập tức nắm chặt Tổ Kiếm, giơ lên đỉnh đầu, chém xuống phía trước một kiếm!

Xoạt! !

Trong nháy mắt mộng cảnh bị chém ra một vết rách to lớn, trong vết rách có bóng tối bốc lên cuồn cuộn, kia là [Minh Thiên Chi Vụ] trong hiện thết Trình Đôn lập tức hướng lao về phía vết rách, nhưng ngay lúc này huyền bào chập chờn, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước người hắn ta, chặn lại đường đi.

Mạc Lễ Lan bình thản: "Quên!"

Trong đầu óc Trình Đôn lập tức trống rỗng.

Kiếm ý trong cơ thể hắn ta đang muốn bộc phát lần nữa, bóng dáng Mạc Lễ Lan đột nhiên xảy ra biến hóa, trong chớp mắt đã vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành dáng vẻ Trình Đôn, pháp y màu lam sẫm hoa văn tùng phần phật bay múa, trên đỉnh đầu lập tức dâng lên ba cánh cửa ra vào khí tức thật lớn.

Ngay sau đó, kiếm ý đã đến biên giới bộc phát ở trên người Trình Đôn đột nhiên đình trệ... Bùi Lăng thay thế Trình Đôn, áp chế kiếm ý trong cơ thể!

Tạch tạch tạch...

Vết rách mộng cảnh khôi phục từng chút một, dáng vẻ thiên địa hoàn chỉnh lại xuất hiện, không thấy vết nứt thông hướng đến hiện thế nữa.

Trong chốc lát, mộng cảnh hoàn hảo như lúc ban đầu.

Thiên địa âm trầm như trước, xiềng xích cánh trắng nhụy vàng chìm nổi giữa không trung, bao phủ toàn bộ phương thung lũng này.

Dưới sự phong cấm của [Vô Pháp Thiên Ấn], tu vi của Trình Đôn lại biến mất, vẻ mặt hắn ta ngây ngốc, lại chịu ảnh hưởng của pháp tắc "Quên", trong chốc lát không thể nhớ lại bất cứ chuyện gì!

Thắng bại đã phân!

Chương 2119: Một kiếm

Trong hiện thế, Bùi Lăng khế lắc đầu, phi kiếm trấn tông Hàn Ẩm Kiếm tông vốn có thể đột phá mộng cảnh của hắn, một mình trở lại hiện thế, nhưng lần trước đánh xong một trận với Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên, hắn đã có thể diễn hóa [Vô Pháp Thiên Ấn] ở trong giấc mộng, cả hai xếp chồng, dù là pháp bảo trấn tông cũng không trốn thoát đại mộng của hắn!

Ngược lại kiếm ý trong cơ thể Trình Đôn thật sự hơi kinh người!

Vậy mà có thể suýt nữa chém toàn bộ đại mộng của hắn thành hai nửa, dưới sự trấn áp hai tầng của [Minh Thiên Đại Mộng] và [Vô Pháp Thiên Ấn] !

Chỉ tiếc, tu vi của hắn đã là Hợp Đạo trung kỳ, dù thi triển tiên thuật hay pháp tắc đang nắm giữ, uy năng càng mạnh hơn lúc trước!

Đây cũng là áp chế trên tu vi Tu vi của Trình Đôn chỉ là Hợp Đạo tiền kỳ, thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới, nếu tu vi đối phương tương đương với hắn, dựa vào luồng kiếm ý trong cơ thể hắn ta cũng có khả năng chém ra mộng cảnh của hắn!

Đương nhiên, phi kiếm trấn tông cùng kiếm ý đặc thù, hắn đã thăm dò rõ ràng nội tình Trình Đôn, nếu hắn ta có thể tránh thoát đại mộng của hắn, cũng chỉ kiên trì thêm một đoạn thời gian trên tay hắn thôi...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, một thanh phục khắc thể Tổ Kiếm ở trong hiện thế và mộng cảnh đồng thời gác lên cổ Trình Đôn.

Vẻ mặt đờ đẫn của Trình Đôn lập tức khôi phục bình thường, lại là Bùi Lăng đã giải trừ pháp tắc "Quên".

Lúc này, nhìn qua kiếm phong chống đỡ cổ họng mình, Trình Đôn khó có thể tin, mình thua?

Hơn nữa, thua nhanh chóng như thế!

Hắn ta mời Tổ Kiếm ra khỏi Tê Kiếm sơn, lại không tiếc hậu quả thân tử đạo tiêu, cưỡng ép gánh chịu [Trảm Tiên Kiếm Ý] trong Ngộ Kiếm uyên!

Phi kiếm trấn tông Hàn Ẩm Kiếm tông lại thêm kiếm ý nội tình bản môn...

Một trận chiến này, hắn ta vốn nhất định phải thắng!

Trình Đôn mờ mịt, lần này hắn ta cố ý mời tu sĩ tứ tông chính đạo khác tới quan chiến, cũng vì dùng kiếm trảm vị Thánh Tử Trọng Minh tông này ngay trước mặt toàn bộ chính đạo!

Nhưng bây giờ hắn ta không chỉ thua, hắn ta còn không thấy rất nhiều thủ đoạn mà vị Thánh Tử Trọng Minh tông này từng sử dụng trong ba trận chiến trước đó! Ngay cả thanh ma đao kia cũng chưa từng ra khỏi vỏ!

Đối phương còn chưa dùng hết toàn lực!

Thấy vết nứt quanh người Trình Đôn càng ngày càng lớn, Bùi Lăng từ tốn nói: "Phi kiếm trấn tông Hàn Ảm Kiếm tông cùng kiếm ý vừa rồi của ngươi thật sự lợi hại."

"Nếu tu vi của ta vẫn là Hợp Đạo tiền kỳ, chắc một trận chiến này sẽ rất đặc sắc."

"Ta tới khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn là vì tìm kiếm đại đạo, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử:

"Nếu ngươi không có át chủ bài và thủ đoạn khác, một trận chiến này sẽ dừng ở đây."

Nghe vậy, Trình Đôn lập tức lấy lại tinh thần, hắn ta nhìn qua bóng người giống hắn ta như đúc đứng ở trước mặt, đang muốn mở miệng tranh thủ cơ hội chiến đấu lại với đối phương, chợt thấy toàn bộ mộng cảnh như giấy mỏng, trong nháy mắt hóa thành hai nửa!

Trình Đôn đột nhiên bừng tỉnh, lập tức quay về hiện thế...

Chỉ thấy toàn bộ Ngũ Sắc cốc, thậm chí toàn bộ phương thiên địa này bị một vết kiếm cô đọng hẹp dài chia thành hai thế giới!

Một bóng lưng vô cùng quen thuộc, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước người hắn ta.

"Sư huynh... Trình Đôn vô thức gọi.

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Thiết Kiếm thành.

Một tòa phủ đệ cửa riêng nào đó ở thành bắc, hậu viện, mật thất dưới lòng đất.

Trong cây đèn độc lâu trên bốn vách tường có cốt hỏa trắng bệch chầm chậm thiêu đốt, chiếu khắp phương không gian này.

Mặt đất lát đá xanh bằng phẳng sạch sẽ, chính giữa xây một ao máu, trong ao đựng đầy máu tươi, mùi hương ngai ngái tràn ngập, lúc này trong huyết trì không ngừng bốc lên bọt khí lớn khoảng quả đấm, chầm chậm lăn lộn, trong ao máu như giấu kín vật sống gì đó, không ngừng giãy giụa muốn xông ra.

Bên hồ có một gốc linh mộc màu sắc như thanh đồng cành lá giãn ra, phiến lá trên đó rã rời, mỗi một chiếc lá đều mọc lít nha lít nhít con mắt, xen lẫn từng sợi tơ máu, ngẫu nhiên chuyển động một chút, sâm nhiên đáng sợ.

Tô Ly Kinh hoa phục kim quan, ngồi xếp bằng dưới cây, thi khí quanh quẩn quanh người, càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào.

Trong hai con ngươi hắn ta bốc lên hắc hỏa, tà ý như nước thủy triều, bình tĩnh nhìn qua huyết trì trước mặt, thỉnh thoảng đánh ra một pháp quyết, điều khiển ao nước biến hóa.

Ngay lúc này, cấm chế mật thất bị chạm nhẹ, ngay sau đó giọng một thuộc hạ vang lên bên tai hắn ta: "Chủ thượng, có tin tức của Bùi Lăng."

Tô Ly Kinh hơi nghiêng đầu, đánh ra hai pháp quyết, tạm thời trói buộc chặt vật sống trong đáy ao, chợt phân phó: "Tiến đến."

Cấm chế mở ra, chẳng mấy chốc một tu sĩ áo bào đen vẻ ngoài tinh anh bước nhanh mà vào, đến chỗ cách hắn ta không xa quỳ một chân trên đất, trầm giọng bẩm báo: "Bẩm chủ thượng, trong khoảng thời gian này, đám thuộc hạ vẫn đang dùng [Tiêu Nguyên Hóa Không Kính] giám sát tình hình của Bùi Lăng, sau khi phát hiện hắn tiến vào địa giới Kiếm tông, đã đến Ngũ Sắc cốc.

"Sau khi hắn đến Ngũ Sắc cốc, pháp chu vẫn treo cao trên thung lũng không có bất kỳ động tác gì."

Chương 2120: Một kiếm (2)

"Trước đây không lâu, chúng ta thấy Bùi Lăng đã đưa chiến thư cho Hàn Ẩm Kiếm tông, đại chiến chắc vào ba ngày sau."

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, [Nguyên Hóa Không Kính] là hắn ta phỏng theo pháp bảo Trọng Minh tông, [Vạn Hóa Minh Hợp Kính] mà Giám Sát điện thường dùng để luyện chế thành.

[Vạn Hóa Minh Hợp Kính] là pháp bảo đỉnh cấp của Giám Sát điện, nổi tiếng dưới có thể thăm dò Cửu Minh, trên có thể dò xét Cửu Tiêu, một kính chiếu khắp đủ loại sự vụ thế gian!

Hắn ta mô phỏng luyện ra [Nguyên Hóa Không Kính], chỉ có thể giám sát một vực, nhưng lúc luyện chế bị hắn ta thêm vào rất nhiều thủ đoạn ẩn nấp, vì vậy với [Vạn Hóa Minh Hợp Kính], nó có tính bí mật càng mạnh hơn.

Hiện tại vì nắm giữ tình hình của Bùi Lăng mọi lúc, hắn ta đã để thủ hạ dùng cái kính này âm thầm quan sát pháp chu của đối phương.

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh thản nhiên nói: "Biết."

Thấy chủ thượng không có phân phó gì khác, tu sĩ áo bào đen cáo lui rời đi.

Trong mật thất chỉ còn một mình Tô Ly Kinh, hắn ta nhìn huyết trì trước mặt, hơi trầm ngâm.

Từ khi nhập đạo, vị Kiếm Thần Hàn Ẩm Kiếm tông kia đã là thiên kiêu đỉnh tiêm trong cùng thế hệ chín tông, cái danh Kiếm Thần là chín tông công nhận, hắn ta kiếm tâm thông minh, kiếm ý cao tuyệt, thực lực là một vị mạnh nhất trong số Tông Chủ năm tông ngụy đạo!

Lần trước đại chiến thảo ngụy, hắn ta, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh và Trang Chủ Vô Thủy sơn trang đều từng giao thủ với vị Kiếm Thần kia.

Trải qua tranh đấu, Tô Ly Kinh, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp Đại Phù Đồ lệnh, lần lượt đấu ngang tay với Kiếm Thần, ba người đều không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.

Nhưng sau khi Trang Chủ Vô Thủy sơn trang và Kiếm Thần đấu pháp, lại nói thẳng đối phương chỉ là một bộ hóa thân, bản tôn căn bản không giáng lâm Cửu Nghi sơn!

Trận đại chiến thảo ngụy kia, kế hoạch ban đầu của Luân Hồi tháp là thông qua vây khốn Cửu Nghi sơn, tàn sát lê dân dưới sự quản lý, làm suy yếu thế lực của năm Tông Chủ ngụy đạo, dẫn toàn bộ tới địa giới Cửu Nghi sơn, sau đó kì binh tập kích địa giới tứ tông khác, có thể tru sát càng nhiều sinh linh.

Cuối cùng vì vị Kiếm Thần kia tọa trấn ở hậu phương, bố trí phương diện khác với một vài ngụy đạo, chiến trường vẫn ở địa giới Cửu Nghi sơn, không thể chân chính khuếch tán đến tứ tông ngụy đạo khác...

Bởi vậy, lần này Bùi Lăng khiêu chiến vị Kiếm Thần kia, là cơ hội tốt nhất với hắn ta!

Yến Tê thành Thiết Hùng Thác dùng [Thất Sát Di Tai Kỳ]; Tố Chân Thiên Sâm Phương Ác thi triển [Vô Pháp Thiên Ấn]; lần này chắc chắn vị Kiếm Thần kia sẽ dung nạp một trong năm đạo kiếm ý Ngộ Kiếm uyên ở bên dưới Kiếm tông!

Trận chiến này, Bùi Lăng có thể thắng cũng là thắng thảm!

Phải chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh vươn người đứng dậy, đang muốn rời khỏi mật thất, đã thấy một bóng người áo đen đột nhiên xuất hiện trong mật thất.

Lại là tên thuộc hạ mới đi đã quay lại, sau khi hắn ta thấy Tô Ly Kinh nhanh chóng quỳ một chân trên đất, nhanh chóng bẩm báo: "Chủ thượng, vừa nhận được tin tức, Đại trưởng lão Hàn Ảm Kiếm tông Trình Đôn đang giao thủ với Bùi Lăng!"

Nghe vậy, sắc mặt Tô Ly Kinh không có chút thay đổi nào.

Hắn ta từng gặp đại trưởng lão Hàn Ảm Kiếm tông Trình Đôn nhiều lần, người này có chút thực lực nhưng ngay cả Chung Quỷ Hữu Trực, Thiết Hùng Thác, Sầm Phương Ác đều không phải đối thủ của Bùi Lăng, Trình Đôn này chỉ là muốn chết mà thôi!

"Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần bẩm báo." Tô Ly Kinh lập tức từ tốn nói: "Đừng lãng phí thời gian của bản tọa."

Tu sĩ hắc bào kia nghe vậy vội vàng nói: "Trình Đôn mời Tổ Kiếm ở Tê Kiếm sơn Kiếm tông, lại đã dung nạp một trong năm đạo kiếm ý ở Ngộ Kiếm uyên!"

'Tổ Kiếm?

Kiếm ý Ngộ Kiếm uyên?

Tô Ly Kinh khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức không nói gì, bóng dáng biến mất từ trong mật thất.

Hàn Ảm Kiếm tông.

Ngũ Sắc cốc.

Bóng tối tràn ngập toàn bộ thung lũng chậm rãi tiêu tán như thuỷ triều xuống, [Minh Thiên Chi Vụ] nhạt lại, lộ ra tình cảnh thật nơi đây.

Vạt áo tay áo của Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan phần phật, đều đạp không mà đứng.

Trong hư không cách bọn họ không xa, Trình Đôn quanh người vô số vết nứt nẻ đứng đấy, chẳng biết từ lúc nào có thêm một bóng dáng thẳng tắp đứng trước người hắn ta, trúc quan giày mây, người khoác pháp y xanh đen, mắt như tử điện, lúc nhìn quanh có uy nghi lạnh thấu xương, sáng rực rỡ như có thể nhìn rõ toàn bộ phương thiên địa này.

Đôi bên giằng co từ xa, ở giữa cách một đạo vết kiếm to lớn như vực sâu.

Lực chú ý của Bùi Lăng đã tập trung vào kiếm tu pháp y xanh đen kia, Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông, Kiếm Thần Hạ Phất Khung!

Một kiếm vừa rồi... Thật nhanh!

Hơn nữa, chỉ dùng một kiếm đã chém ra [Minh Thiên Chi Vụ] của hắn, chém vỡ tiên thuật [Minh Thiên Đại Mộng] !

Thực lực vị Kiếm Thần này càng mạnh hơn Trình Đôn cầm Tổ Kiếm trong tay, trong cơ thể ẩn chứa kiếm ý kinh khủng!

Chương 2121: Hiện tại có thể tiếp nhận khiêu chiến

Chung Quỳ Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, Thiết thành chủ Yến Tê thành, Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên... Hắn đã từng khổ chiến với những đối thủ này, cũng không sánh bằng một kiếm vừa rồi của đối phương!

Thấy tình cảnh động tác mau lẹ trong trận, trong hư không bên ngoài Ngũ Sắc cốc lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tu sĩ tứ tông quan chiến một hồi lâu mới hồi phục tinh thần.

Kiếm Thần đã đến!

Lão giả Cửu Nghi sơn trầm giọng nói: "Kiếm Thần ra tay... Vừa rồi Trình Đôn thua?"

Mặc dù bọn họ vẫn luôn quan chiến ở bên cạnh, nhưng sau khi thi triển [Minh Thiên Đại Mộng], lại không thể nhìn trộm tình huống cụ thể ở bên trong.

Hơn nữa, khác trận chiến với Thiết thành chủ ở Yến Tê thành Vô Vọng trạch lần trước, mặc dù trận chiến kia Thiết thành chủ cũng rơi vào đại mộng nhưng chiêu thức của hắn ta đại khai đại hợp, bị [Minh Thiên Chi Vụ] che đậy tầm mắt, ngăn cản cảm giác thần niệm khuấy đảo đến đông một khối tây một khối, vẫn còn có thể nhìn thấy đại khái quá trình chiến đấu chân chính.

Nhưng lần này, [Minh Thiên Chỉ Vụ] như thủy ngân chảy, tràn ngập Ngũ Sắc cốc to như vậy, không để lại chút khoảng cách nào.

Cho tới lúc Kiếm Thần ra tay, vết kiếm ngăn cách toàn bộ chiến trường, bọn họ không thấy gì đã trải qua trong khoảng thời gian này!

Kỳ Tử Lang nhìn chăm chú trong cốc, lập tức lắc đầu: "Không thể nào!"

"Dù thực lực Trình Đôn không bằng Bùi Lăng, nhưng hiện tại hắn cầm Tổ Kiếm trong tay, lại vận dụng kiếm ý Ngộ Kiếm uyên, không thể thua nhanh như vậy!"

"Chắc Kiếm Thần chỉ muốn cứu Trình Đôn, vì vậy đột nhiên xen vào.

Ánh mắt Lưu Lam Hoàng hậu chớp động, khẽ gật đầu, tán thành nói: "Không sai. Một trận chiến này, Bùi Lăng khiêu chiến Kiếm Thần, nhưng người đến đây ứng chiến lại là Trình Đôn"

"Hơn nữa hắn còn mang đến Tổ Kiếm và kiếm ý Ngộ Kiếm uyên, rất có thể là giấu giếm Kiếm Thần đến đây:

Văn Nhân Linh Sắt nhìn Kỳ Tử Lang và Lưu Lam hoàng hậu, không nói gì.

Lúc tu vi Bùi Lăng vẫn chỉ là Hợp Đạo tiền kỳ, Thiết thành chủ, Sầm chưởng giáo đã không địch lại, hiện tại tu vi đạt tới Hợp Đạo trung kỳ, chiến thắng một Trình Đôn chắc chắn rất nhẹ nhõm.

Kỳ đạo hữu và Lưu Lam Hoàng hậu lại quá coi thường Bùi Lăng...

Lúc này, giữa không trung trong Ngũ Sắc cốc, Hạ Phất Khung nhìn qua Bùi Lăng, đột nhiên mở miệng nói: "Bùi đạo hữu, sư đệ ta đã thua, một trận chiến này dừng ở đây, như thế nào?"

Nghe Kiếm Thần mở miệng nhận thua thay Trình Đôn, lão giả Cửu Nghi sơn, Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang, Lưu Lam Hoàng hậu đứng ngoài quan sát đều giật mình!

Trên mặt ba người đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Trận chiến đấu này vừa bắt đầu bao lâu?

Trình Đôn cầm bảo vật trấn tông Hàn Ảm Kiếm tông Tổ Kiếm trong tay, lại còn không để ý sinh tử dung nạp kiếm ý Ngộ Kiếm uyên, lại thua nhanh như vậy?

Ngay lúc tu sĩ ba tông vô cùng chấn động, Bùi Lăng bình thản nói: "Thắng bại đã phân, tất nhiên dừng ở đây."

Lúc nói chuyện, hắn đã nắm chặt bàn tay Mạc Lễ Lan.

Hai người kể lòng bàn tay vào nhau, trong khoảnh khắc Mạc Lễ Lan hóa thành một đoàn bóng tối như thực chất, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn.

Lập tức, quanh người Bùi Lăng hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm, nhìn lại đặc biệt quỷ dị.

Trong giây lát bóng tối hoàn toàn biến mất, đường vân màu đỏ sậm trên người Bùi Lăng cũng chầm chậm biến mất, khí tức đã hạ xuống của hắn lập tức khôi phục hoàn toàn.

Thấy Bùi Lăng dễ nói chuyện như vậy, Hạ Phất Khung hơi ngạc nhiên, mặc dù hắn ta vẫn không xem ba trận chiến trước của Bùi Lăng, hai năm qua cũng có chỗ nghe thấy về tác phong làm người của vị Thánh Tử Trọng Minh tông này.

Truyền thuyết vị Thánh Tử này trời sinh ma tính sâu nặng, bụng đạ ác độc, không giữ người sống, thậm chí còn không buông tha đồng môn, người thân.

Nhưng hôm nay gặp mặt, ngược lại hoàn toàn khác với trong tin đồn.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Hạ Phất Khung ngắn gọn nói: "Đa tạ."

Chợt xoay người, nhìn về phía Trình Đôn: "Bây giờ ngươi như thế nào?"

Trình Đôn tóc dài rối tung, lúc này khuôn mặt vốn tuấn lãng vô cùng thê thảm, trong thất khiếu không ngừng có máu tươi chảy ra, pháp y màu lam sẵm đã bị nhuộm ướt, dòng máu ấm áp thuận theo ống tay áo vạt áo hắn ta nhỏ xuống mặt đất.

Khuôn mặt, cái cổ, hai tay lộ ra bên ngoài đều xuất hiện vết rách như đồ sứ cháy hỏng, điều khiến làm người ta nhìn thấy mà giật mình là tất cả vết rách còn đang không ngừng nứt vào trong thân thể của hắn ta.

Trong máu tươi dần trộn lẫn chất lỏng màu sắc khác chảy ra.

Trên hai gò má đầy vết máu của hắn đã có thể thấy bạch cốt âm u bên trong.

[Trảm Tiên Kiếm Ý] sắc bén vô song, đã càng ngày càng không thể dung nạp, sắp phá thể mà ra!

Sắc mặt Hạ Phất Khung dần nghiêm nghị.

Tất nhiên không giữ được cỗ đạo thể này của Trình sư đệ!

Hiện tại [Trảm Tiên Kiếm Ý] đã bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn ta, phải nhanh chóng đưa người sư đệ này về tông, trước chém nhục thân của hắn ta ra, lại chém bộ phận thần hồn bị ăn mòn, muốn giữ được tính mạng cũng không có vấn đề, nhưng thần hồn không được đầy đủ, tiếp theo là tái tạo nhục thân, cũng vô vọng trường sinh đại đạo...

Không!

Không phải trường sinh đại đạo, ngay cả khôi phục tu vi Hợp Đạo kỳ, cũng không thể!

Chương 2122: Một trận chiến công bằng

Lúc này, Trình Đôn dùng hai tay vết máu loang lổ, đã hiện ra xương trắng giơ Tổ Kiếm lên, từng chút một đưa tới trước mặt Hạ Phất Khung, khó nhọc nói: "Sư... Sư huynh... Ta... Làm trái với môn quy... Hiện tại là... Tội có báo ứng... Đến..."

"Trận chiến này... Vốn muốn thay chính đạo ta... Lấy lại mặt mũi... Không ngờ... Lại đánh mất... Thanh danh... Kiếm tông ta..."

"Ta tội không thể tha thứ... Tội đáng chết vạn lần..."

"Hiện trả lại... Tổ Kiếm... Mời... Sư huynh... Tiễn ta một đoạn đường..."

Hạ Phất Khung nhìn qua hắn ta, khẽ lắc đầu: "Đây đều là việc nhỏ, không có gì lớn, trước theo ta trở về tông môn"

Nói xong, hắn ta không nhận kiếm, mà nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái.

Mười hai chuôi phi kiếm bản mệnh của Trình Đôn lập tức nhận dẫn dắt, như là chim bay về rừng, hóa thành một mảnh kiếm quang rực rỡ, đều tập trung vào hộp kiếm sau lưng Trình Đôn.

Nhìn tình hình này, Trình Đôn khẽ giật mình, còn định nói thêm gì nữa đã thấy bóng dáng Hạ Phất Khung nhoáng lên một cái, trong nháy mắt phân ra một bộ hóa thân giống hệt hắn ta.

Hóa thân đưa tay bắt lấy bả vai Trình Đôn, không đợi hắn ta kịp phản ứng, hai người lập tức hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, phi độn đến Hàn Ảm Kiếm tông.

Tận đến giờ phút này, Hạ Phất Khung mới chậm rãi xoay người nhìn qua Bùi Lăng nói: "Để Bùi đạo hữu chê cười."

"Vốn muốn giống Chung Quỳ thị Hoàng đế, Thiết thành chủ, Sầm chưởng giáo, ba ngày sau sẽ đến nơi đây ứng chiến."

"Nhưng bây giờ ta đã đến, người chứng kiến Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Cửu Nghi sơn đều có mặt, hiện tại ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của đạo hữu."

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt cau mày hỏi: "Ngươi không cần phi kiếm trấn tông?"

Hiện tại Hạ Phất Khung trực tiếp để hóa thân đưa Trình Đôn cùng phi kiếm trấn tông cùng về Hàn Ẩm Kiếm tông, chỉ để lại một bản thể ứng chiến với hắn... Điều này khiến hắn nhớ tới lúc quyết đấu với Lưu Lam hoàng triều Hoàng đế.

Đối phương nhường hắn mười chiêu trước, nhưng hắn thắng Hoàng đế trong trạng thái đó, cũng không có cái gì!

Lại nghe Hạ Phất Khung khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Cả đời này, ta chỉ dùng một thanh kiếm, kiếm của ta không phải Tổ Kiếm."

Bùi Lăng vẫn lắc đầu, nói nghiêm túc: "Không cần Tổ Kiếm cũng được, nhưng phải đợi hóa thân của ngươi trở về."

"Ta muốn khiêu chiến Kiếm Thần trong trạng thái toàn thịnh!"

Hạ Phất Khung nói: "Vừa rồi đạo hữu đã từng có một trận chiến, pháp lực cũng có chỗ tiêu hao"

"Ta phân ra hóa thân đưa Trình sư đệ trở về tông môn, trận chiến này vừa hay công bằng"

Bùi Lăng rất quả quyết nói: "Ta không cần công bằng"

Nghe vậy, Hạ Phất Khung hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu điều gì đó, ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng lập tức hiện lên một tia tán thưởng.

Lúc này nói: "Chúng ta có thể chiến trước."

"Hóa thân của ta sẽ nhanh chóng trở về."

"Nếu hiện tại đạo hữu ngay cũng không đấu lại ta, vậy không cần chờ hóa thân trở về."

"Nhưng nếu sau khi hóa thân ta trở về, đạo hữu vẫn có thể chống lại ta, ta sẽ như đạo hữu mong muốn"

Nghe đến đó, Bùi Lăng nhíu mày nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu, nói: "Tốt!"

Hạ Phất Khung nhẹ giơ cánh tay lên như mời khách: "Mời!"

Bùi Lăng nói: "Mời!"

Hai người vừa dứt lời, ánh đao và kiếm ảnh đồng thời vạch phá bầu trời!

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Phi kiếm to lớn vắt ngang bầu trời, trên đó dãy núi chập trùng, mây che sương quấn như mây trong tiên sơn.

Vô số kiếm quang lên xuống, tung hoành trên bầu trời, kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi.

Ông!

Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang trong vắt vạch phá bầu trời, thoáng cái bổ ra thúy tụ trùng điệp, trong khoảnh khắc đè xuống kiếm ý khắp núi, ánh sáng như nắng gắt, sau khi chui vào Kiếm sơn môn tông, thẳng đến Ngộ Kiếm uyên.

Mây mù dày đặc, kiếm ý ngút trời.

Thái Thượng trưởng lão trông coi cửa vào Ngộ Kiếm uyên vừa có cảm giác, đã thấy kiếm quang bắn xuống từ bầu trời nhanh như thiểm điện, thoáng cái đã lao qua bên cạnh hắn ta, chui vào chỗ sâu Ngộ Kiếm uyên.

Thái Thượng trưởng lão lập tức giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra khí tức của đạo kiếm quang kia, không khỏi cau mày.

"Lần này Thánh Tử Trọng Minh tông khiêu chiến không thể khinh thường"

"Xem ra Tông Chủ muốn đi lấy kiếm ý Ngộ Kiếm uyên..."

Nghĩ tới đây, Thái Thượng trưởng lão lập tức thở dài, sau đó tiếp tục trấn thủ lối vào Ngộ Kiếm uyên.

Trong vực sâu có kiếm ý phong phú như hằng hà sa số, nhìn lại ảm đạm không rõ.

Kiếm ý tản khắp, hình bóng lay động như sa mỏng như mây mù, trong đó có từng bóng người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc bồi hồi, thiên kì bách quái, tâm thần đều đắm chìm trong vô số kiếm ý nơi đây, không người để ý tới kiếm quang vút không mà qua.

Chính giữa Ngộ Kiếm uyên.

Năm đạo kiếm ảnh lơ lửng giữa không trung, dưới một đạo kiếm ảnh đầu như hoa sen trong đó có một bóng người lẻ loi trơ trọi còn đang ngồi xếp bằng, kiếm ý quanh quẩn quanh người nàng, uy nghiêm lạnh thấu xương, trán cúi xuống mơ hồ lộ ra cái cổ thon dài, như là thiên nga, hiển nhiên là nữ tu.

Nữ tu không nhúc nhích như vô tri vô giác với xung quanh, kiếm ý bên cạnh nàng càng dày đặc như sa nặng rủ xuống nhao nhao, trông mơ hồ khó phân biệt chi tiết.

Trong yên tĩnh, năm đạo kiếm ảnh chìm chìm nổi nổi.

Chẳng biết một đạo ở giữa đã thiếu thốn một nửa hình kiếm từ lúc nào.

Chương 2123: Một trận chiến công bằng (2)

Ngay lúc này, nơi xa có một đạo kiếm quang như kinh hồng như bắn tới, dừng lại cách năm đạo kiếm ý không xa.

Kiếm quang chuyển một cái, hiện ra hóa thân Hạ Phất Khung và bóng dáng Trình Đôn.

Trình Đôn vừa hạ xuống đã phát ra tiếng ho khan vô cùng kịch liệt, trong miệng máu chảy như suối, trong thất khiếu máu tươi từng li từng tí không ngừng chảy xuống.

Vết rách quanh người hắn ta đều đã tận xương, thậm chí rất nhiều chỗ có huyết nhục bong ra từng mảnh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ.

Lúc này hóa thân Hạ Phất Khung ra tay chém xuống một kiếm, trong nháy mắt đã chém nhục thân Trình Đôn thành hai khúc!

Trình Đôn không hề có lực đánh trả, ngã gục theo tiếng động.

Ngay sau đó, một sợi khí tức suy yếu thần hồn lập tức rời thể, [Trảm Tiên Kiếm Ý] mất đi ký chủ lập tức bay lên từ trong nhục thân Trình Đôn, dần ngưng tụ thành một đoạn hư ảnh kiếm gãy giữa không trung, khí cơ giao hòa như một thể với đạo kiếm ảnh cách đó không xa.

Lập tức, kiếm ảnh ở giữa hơi chấn động một chút, đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh sắc bén.

Hư ảnh kiếm gãy như nghe theo chiêu mộ, trong nháy mắt nhận dẫn dắt như mãnh hổ về rừng, không chậm trễ chút nào phi độn về phía nó.

Khanh! !!

Một tiếng kim thiết va chạm mãnh liệt vang lên giữa không trung, kiếm gãy không trở ngại chút nào tiếp nhập kiếm ảnh như trăm sông vào biển, lập tức kiếm ảnh khôi phục như lúc ban đầu, không bị hỏng nữa.

Cùng lúc đó, toàn bộ Ngộ Kiếm uyên có kiếm ý to lớn xông lên trời không, trong khoảnh khắc xé rách núi mây biển sương trong uyên, chỉ thẳng lên bầu trời!

Sau một hô hấp, [Trảm Tiên Kiếm Ý] mới chầm chậm thu nghỉ, quy về yên tĩnh.

Hóa thân Hạ Phất Khung lại ra tay, đưa tay lại là một kiếm, một kiếm này trực tiếp chém trúng thần hồn Trình Đôn.

Lúc này, thần hồn Trình Đôn đã có gần nửa chịu sự ăn mòn của [Trảm Tiên Kiếm Ý], hiện ra vết rạn không khác nhục thân chút nào.

Kiếm khí rơi xuống, Trình Đôn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm vô cùng thống khổ, bộ phận thần hồn bị ăn mòn của hắn ta bị một kiếm này chém thành tro tàn!

Làm xong tất cả, hóa thân Hạ Phất Khung lập tức thu liễm kiếm ý, sau đó lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho thần hồn còn sót lại của Trình Đôn, trầm giọng nói: "Tiếp theo, ngươi ở lại nơi này tái tạo nhục thân."

"Trong túi trữ vật này có tất cả vật liệu tái tạo nhục thân"

"Về phần tội ác lần này của ngươi, chờ sau khi trở về lại xử phạt."

Nói xong, hóa thân Hạ Phất Khung lập tức quay người muốn rời đi.

Thấy cảnh này, Trình Đôn cố nén đau đớn khi thần hồn trọng thương, lập tức nói: "Sư huynh, chờ chút!"

Hóa thân Hạ Phất Khung dừng bước, không quay đầu lại.

Trình Đôn vội vàng nói: "Bùi Lăng có thực lực cực mạnh, lại có thủ đoạn ma đạo quỷ quyệt, mời sư huynh mang theo Tổ Kiếm, mang theo [Trảm Tiên Kiếm Ý] !"

Hóa thân Hạ Phất Khung lắc đầu, thản nhiên nói: "Biết tại sao lần này ngươi lại thua không?"

Trình Đôn khẽ giật mình, chợt nhớ tới lời mà Bùi Lăng vừa nói với hắn ta.

Nếu tu vi của đối phương vẫn là Hợp Đạo tiền kỳ, trận chiến kia sẽ rất đặc sắc...

Phải!

Nếu Bùi Lăng có tu vi giống hắn ta, hắn ta chắc chắn sẽ thắng!

Nghĩ tới đây, Trình Đôn lập tức trả lời: "Ta thua ở tu vi không đủ, chưa thể phát huy ra uy năng chân chính của Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý], nếu tu vi của ta..."

Không đợi hắn ta nói cho hết lời, hóa thân Hạ Phất Khung đã không ngừng lắc đầu, tiếng nói bình tĩnh nhưng lại uy nghiêm ngắt lời: "Ngươi thua do không tin kiếm của mình!"

Nói xong, hóa thân Hạ Phất Khung không đợi Trình Đôn lại nói gì nữa, trực tiếp bước nhanh rời đi.

Ông!

Tổ Kiếm vẫn trầm mặc bay lên từ bên cạnh nhục thân Trình Đôn đã bắt đầu hóa thành tro bụi, chạy tới hóa thân Hạ Phất Khung.

Thần hồn Trình Đôn dừng lại tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng mà mờ mịt, trong đầu óc cũng đang không ngừng suy nghĩ câu nói sau cùng của sư huynh...

Thua vì không tin kiếm của mình?

Không phải hắn ta không tin kiếm của mình, chỉ là hắn ta quá muốn thắng!

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một giọng nói thanh nhuận lạnh lùng: "Tông Chủ nói không sai."

"Kiếm tu chúng ta, đạo tâm duy kiếm."

"Ngươi đã có thể đi đến một bước này, dù như thế nào cũng không nên nghi ngờ kiếm của mình!"

Trình Đôn lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía bóng dáng bị kiếm ý kiếm khí bao phủ trùng điệp dưới đầu kiếm hoa sen kia, thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Hoàn tiền bối, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn tái tạo nhục thân, lại có chỗ không biết."

"Thánh Tử Trọng Minh tông đời này lần lượt khiêu chiến Chung Quỳ thị Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, Thiết thành chủ Yến Tê thành, Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên, ba trận chiến ba thắng, thực lực căn bản không thể tính toán theo lẽ thường"

"Lần thứ tư này khiêu chiến Hàn Ẩm Kiếm tông ta."

"Chính đạo đã thua liên tiếp ba trận, trận thứ tư này, dù như thế nào cũng không thể thua nữa!"

Kiếm ý dày đặc như thực chất, trong kiếm khí quấn lấy, Hoàn Uẩn Chân chậm rãi mở ra một đôi mắt sáng lạnh thấu xương như thu thủy, bình tĩnh hỏi: "Liên quan đến việc của Bùi Lăng này, không biết ngươi có thể nói kỹ càng một chút không?"

Trình Đôn gật đầu: "Tốt!"

Chương 2124: Chiến kiếm thần!

Hàn Ảm Kiếm tông.

Ngũ Sắc cốc.

Toàn bộ phía trên thung lũng, hư không rung chuyển, kẽ nứt không gian như sừng hươu lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Xoạt xoạt xoạt...

Kiếm khí tung hoành trời cao, ánh sáng trong vắt như thủy triều lững lờ dưới đêm trăng, chiếu rọi vòm trời.

Đao khí huyết sắc chiếu rọi trời cao, nhuộm đỏ gần hết màn trời như biển máu cuồn cuộn, thẳng tiến không lùi, mang khí thế không thể ngăn cản, gào thét lao đến...

Keng!

Kiếm khí và đao khí không ngừng chạm vào nhau, tiếng kim thiết dày đặc như sấm sét không ngừng vang lên bên tai, chỉ một thoáng kích thích một trận sóng khí sôi trào mãnh liệt kinh khủng, hư không lập tức nhộn nhạo từng vòng gợn sóng.

Phía trên bầu trời rung động, từng mảng mây trắng biến mất gần như không còn, như chưa từng tồn tại.

Chướng khí ngũ sắc không biết tích lũy bao nhiêu năm phía dưới thung lũng lập tức bị cắt chém, xua tan, thôn phệ, ma diệt... Lộ ra mặt đất, trong chớp mắt đã có thêm vết đao, vết kiếm khó mà tính toán, địa thế vốn bằng phẳng lập tức xuất hiện thêm vô số khe rãnh đan xen.

Toàn bộ thung lũng thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi.

Tiếng kim thiết đột nhiên ngừng lại!

Kiếm khí và đao khí đồng thời vỡ nát, kiếm ý lạnh thấu xương và đao ý bá đạo lập tức tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Sau một chiêu thăm dò, Hạ Phất Khung khẽ gật đầu: "Nội tình không tệ!"

Nói xong, mi tâm hắn ta lóe lên ánh sáng lạnh, một đạo trường kiếm như ngọc thạch điêu khắc thành, ánh tím mơ hồ đột nhiên bắn ra từ bên trong, chỉ thẳng vào Bùi Lăng!

Một kiếm này nhanh như tia chớp, lúc ánh tím chiếu khắp thiên địa, nó đã vút không mà qua.

Nhanh!

Thật nhanh!

Chỉ sợ ánh mắt tu sĩ Hợp Đạo kỳ bình thường cũng không theo kịp tốc độ một kiếm này!

Bùi Lăng đạp không mà đứng, cầm Cửu Phách Đao trong tay, đang muốn sử dụng pháp tắc đã thấy phi kiếm trảm đến chỗ cách mi tâm hắn không đến một thước!

Xoạt!

Không kịp sử dụng pháp tắc, Bùi Lăng đột nhiên vung đao mà chém.

Keng! !!

Phi kiếm và trưởng đao đánh vào nhau, lập tức phát ra một tiếng trầm thấp vù vù.

Cánh tay phải cầm đao của Bùi Lăng hơi trầm xuống, nhưng cũng thành công đỡ được một kiếm này.

Tốc độ phi kiếm của Hạ Phất Khung quá nhanh, nhân cơ hội này Bùi Lăng lập tức lớn tiếng nói: "Chúng!"

Giọng nói này như là ý chí không thể làm trái, sau khi rơi xuống, toàn bộ quy tắc trên chiến trường lập tức xảy ra thay đổi.

Trên bầu trời, từng chuôi phục khắc thể Tổ Kiếm lập tức hiện ra, nhiều vô số kể như cá hồi bơi theo bầy, lít nha lít nhít, chật ních hư không trong tầm mắt.

Nhưng những phục khắc thể Tổ Kiếm này vừa thành hình, đã bị một đạo kiếm quang màu tím mơ hồ nhẹ lướt qua, chỉ khoảnh khắc tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm hôi phi yên diệt!

Ngay sau, kiếm quang linh xảo xoay chuyển giữa không trung một cái, lần nữa chém về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng tiếng nói rộng lớn, âm u lạnh lẽo: "Nghịch!"

Giọng nói rơi xuống, quy tắc giữa thiên địa lại xảy ra một loạt thay đổi.

Chỉ có điều, thế tới của phi kiếm không giảm chút nào, trên đó truyền ra ý chí cứng cỏi và sắc bén như bàn thạch, quy tắc thay đổi, phi kiếm liền trảm phá quy tắc; Pháp tắc trói buộc, phi kiếm liền trảm phá pháp tắc!

Keng!

Ý lạnh như nước thủy triều cuốn tới, lúc phi kiếm cách mi tâm Bùi Lăng chỉ còn một tấc, lại bị Bùi Lăng dùng Cửu Phách Đao trong tay ngăn trở.

Thân phi kiếm như ngọc thạch đột nhiên bộc phát ra một luồng kiếm ý mãnh liệt như cắt kim ngọc vỡ, Bùi Lăng lập tức cảm thấy thân đao Cửu Phách Đao truyền đến lực lượng vô cùng kinh khủng!

Hạ Phất Khung muốn chặt đứt Cửu Phách Đao của hắn!

Khí thế quanh người Bùi Lăng lập tức bộc phát, khí tức từ mới vào Hợp Đạo trung kỳ, đột nhiên tăng lên tới Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong!

Đây là Mạt Đạo Khuynh Tiên!

Đao ý huyết tỉnh, tàn sát, núi thây biển máu, đánh đâu thắng đó, bá đạo... Dày đặc mãnh liệt bắn ra từ trong cơ thể Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, phía trên Cửu Phách Đao cũng dâng lên đao ý không khác chút nào.

Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, đao linh trong đao truyền đến chiến ý mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Khí tức trường đao như đêm tối ngày hè tăng vọt, lập tức vững vàng ngăn lại lực lượng của phi kiếm.

Lấy chỗ đao kiếm chống đỡ làm ranh giới, phương thiên địa này lập tức hóa thành hai bên.

Một bên đao ý cao ngất bá đạo, huyết hải cuồn cuộn; một bên kiếm ý lạnh thấu xương, oánh nhuận rực rỡ.

Lúc giằng co, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phất Khung, tiếng nói mờ mịt, bình thản: "Ngủ!"

Khí tức của Hạ Phất Khung nhanh chóng yên lặng, mí mắt không bị khống chế rủ xuống, nhưng ngay sau đó...

Phốc! !!

Phi kiếm lập tức đánh văng Cửu Phách Đao, mũi nhọn trong vắt xuyên qua ngực Bùi Lăng!

Ngực mát lạnh đã bị trọng thương, sắc mặt Bùi Lăng tái đi nhưng dưới tác dụng của Mạt Đạo Khuynh Tiên, khí tức của hắn đột nhiên lại tăng vọt, lao thẳng qua ranh giới Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong, đạt đến trình độ Hợp Đạo hậu kỳ!

Khóe miệng tuôn ra máu tươi ào ạt, nhanh chóng thấm ướt vạt áo, Bùi Lăng lập tức cảm nhận được cảm xúc tự trách khác thường truyền đến từ đao linh Cửu Phách Đao.

Hắn lập tức lấy đao ý làm yên lòng đao linh, nhưng trong lòng cực kỳ nghi ngờ.

Tu vi khí tức của Hạ Phất Khung rõ ràng không bằng Thiết Hùng Thác sau khi sử dụng Thất Sát Di Tai Kỳ!

Chương 2125: Chiến kiếm thần! (2)

Sau khi hắn dùng Mạt Đạo Khuynh Tiên, tu vi đạt tới Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong, dù đối đầu với Thiết Hùng Thác sử dụng Thất Sát Di Tai Kỳ một lần nữa, cũng có nắm chắc áp chế đối phương từ chính diện.

Nhưng bây giờ rõ ràng Hạ Phất Khung yếu hơn Thiết Hùng Thác khi đó, lại có thể đánh hắn bị trọng thương!

Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay Bùi Lăng lại không chậm chút nào.

Nhân lúc Hạ Phất Khung chưa tránh thoát pháp tắc của hắn, hắn lập tức vung đao, trong chớp mắt vô số đao khí huyết sắc như lũ quét cuốn tới, sôi trào mãnh liệt, Mang theo khí thế sắc bén bá đạo gầm thét chém về phía Hạ Phất Khung!

Đao khí cao ngất cuồn cuộn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại như có thể chặt đứt sắc trời nước gió, dẹp yên tất cả trở ngại phía trước!

Hạ Phất Khung đạp không mà đứng, hai mắt nửa mở nửa khép, không làm ra bất kỳ phòng ngự gì.

Nhưng sau phi kiếm của hắn ta xuyên thủng lồng ngực Bùi Lăng, trong nháy mắt lại quay trở về bên cạnh chủ nhân.

Vù! Không cần Hạ Phất Khung khống chế, phi kiếm phá vỡ hư không, đã chủ động đón lấy ngàn vạn đao khí chém tới.

Huyết sắc trùng điệp, đại dương mênh mông tuỳ tiện như thiên hà cuốn ngược, khí thôn vạn dặm, nơi đi qua chôn vùi tất cả, toàn bộ vòm trời đều bị nhuộm thành huyết hải vô tận.

Một điểm ánh tím như ngôi sao cô đơn đêm lạnh vạch phá bầu trời, cho dù huyết sắc che ngợp bầu trời, từ đầu đến cuối không thể che giấu ánh sáng của nó.

Kiếm khiếu đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc vang vọng tứ hải bát hoang, kiếm ý sừng sững sáng ngời, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này, kiếm khí mênh mông vô tận như là cá lớn ngược dòng, đọ sức gió kích sóng giữa huyết hải sóng lớn, đi tìm nguồn gốc.

Phi kiếm rất nhanh, trong nháy mắt chém vào trong ngàn vạn đao khí!

Keng keng keng keng keng...

Trong ánh tím rực rỡ, đao khí huyết sắc vỡ nát từng cái, bất lực rơi xuống như sóng máu, trường kiếm như ngọc thạch tới lui như sấm, nhanh nhẹn như điện, khí thế hùng hậu, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản!

Bùi Lăng không do dự, quanh thân hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm.

Sau khi tất cả đường vân xuất hiện lập tức hội tụ ra sau lưng, bóng tối sền sệt xuất hiện, trong bóng tối duỗi ra cánh tay tinh tế trắng nõn.

Trong chớp mắt, Mạc Lễ Lan bước ra một bước, bóng tối hóa thành huyền bào, phủ thêm lên đầu vai che đi dáng người uyển chuyển, ống tay áo phần phật, càng làm nổi bật vẻ mềm mại thanh lệ.

Hóa thân vừa đứng vững, còn chưa kịp bấm pháp quyết, một vệt chớp tím lướt ngang hư không, đã phá vỡ toàn bộ huyết hải, lao thẳng đến bản thể và hóa thân của Bùi Lăng!

Bùi Lăng lập tức huy động Cửu Phách Đao, lưỡi đao phá không, tiếng như vạn quỷ gào thét, thê lương chém về phía phi kiếm.

Keng! !!

Đao kiếm lại hung hăng đụng vào nhau, đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa, hư không chấn động từng tầng như mặt nước.

Vừa nãy Bùi Lăng còn có thể giằng co với phi kiếm của Hạ Phất Khung, lúc này Hạ Phất Khung bị pháp tắc vây khốn, lực lượng phi kiếm vốn nên yếu hơn nhưng hiện tại đao kiếm tấn công, Bùi Lăng bỗng cảm giác gan bàn tay tế rần, Cửu Phách Đao suýt nữa rời khỏi tay!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, mặc dù hắn phân ra hóa thân, lực lượng có chỗ phân tán nhưng lúc này thương thế ở ngực hắn còn chưa khỏi hẳn, máu tươi sớm đã thẩm thấu toàn bộ vạt áo trước, vết máu còn đang thuận ống tay áo vạt áo từng giờ từng phút nhỏ xuống.

Dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên], khí tức của hắn chỉ mạnh chứ không yếu hơn vừa rồi!

Nhưng bây giờ chém ra một đao này, đúng là hắn đã rơi vào thế yếu!

Ánh kiếm lạnh thấu xương, phi kiếm và Cửu Phách Đao vừa chạm đã tách ra như cá bơi xoay chuyển ở giữa không trung, một lần nữa súc thế chém về phía Bùi Lăng.

Trường kiếm tới lui như điện, lấp lóe hư không, tốc độ kia càng nhanh hơn vừa rồi!

Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều là hư ảnh sinh động như thật, như vạn kiếm lơ lửng giữa trời.

Bùi Lăng không kịp thi triển thủ đoạn khác, Cửu Phách Đao lại chém ra.

Keng keng keng keng keng...

Trong chớp mắt, đao kiếm giao kích không dưới trăm lần!

Đốm lửa nhỏ bay lả tả, hắt vẫy như mưa to; hư không nứt nẻ từng khúc, kẽ nứt như mạng nhện dày đặc phương thiên địa này.

Gan bàn tay Bùi Lăng chảy ra máu tươi, trong vết thương trước ngực chảy máu càng nhiều, trên dưới cả người loang lổ vết máu, đã tạo thành một bãi máu phía dưới thung lũng, lại dần đối phó được phi kiếm.

Nhân cơ hội này, cuối cùng Mạc Lễ Lan đã độn đến một vị trí an toàn, mười ngón như hoa lan mới nở, nhanh chóng bấm pháp quyết...

Vèo!

Phi kiếm lại đến, Bùi Lăng đổi Cửu Phách Đao từ tay phải đã hoàn toàn mất đi tri giác sang tay trái, sau đó lại chém ra một đao!

Keng! !!

Toàn bộ cánh tay trái Bùi Lăng chảy ngang máu tươi, miệng vết thương da tróc thịt bong, vào thời khắc mấu chốt không rảnh để ý thương thế hai tay nắm lấy chuôi đao, Cửu Phách Đao chưa từng tuột tay!

Giữa không trung, ánh tím chuyển một cái, rét lạnh đập vào mặt, phi kiếm lại một lần nữa chém về phía Bùi Lăng!

trường kiếm triền miên trên không, khí thế lăng lệ, kiếm ý nguy nga như vực sâu núi cao sừng sững, nhanh hơn sấm chớp, mang khí thế vạn quân ầm vang rơi xuống.

Chương 2126: Thế gian vạn pháp, một kiếm trảm chỉ!

Cùng lúc đó, Hạ Phất Khung vẫn nửa mở hai mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lập tức hiện ra kiếm ý hùng hậu đáng sợ.

Hắn ta quay đầu, cách không nhìn về phía hóa thân Bùi Lăng, nhẹ giơ cánh tay lên, dùng ngón tay thay kiếm, điểm từ đằng xa.

"Trảm!"

Một đạo kiếm khí cường đại rộng lớn, phá vỡ căng gãy sắc bén đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt chém vụt qua Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan đang đánh ra từng pháp quyết phức tạp quỷ quyệt, khoảng cách thành công thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] chỉ cần mấy tức nữa, nhưng trong mấy tức ngắn ngủi này đủ để cỗ hóa thân này chết đến trăm ngàn lần!

Thế cục chuyển tiếp đột ngột, Bùi Lăng không do dự chút nào, lúc này tâm niệm vừa động, Mạc Lễ Lan lập tức gián đoạn thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] nhanh chóng độn về phía bản thể.

Hóa thân độn đến bên cạnh bản thể Bùi Lăng, trực tiếp áp vào sau lưng, trong chớp mắt Mạc Lễ Lan đã hóa thành một đoàn bóng tối, hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng hai tay cầm đao, giơ cao lưỡi đao chém về phía phi kiếm đang đánh tới.

Cùng lúc đó, giọng hắn mờ mịt, bình tĩnh: "Chúng!"

Giữa thiên địa lập tức xuất hiện vô số cự phủ khổng lồ sắc bén, chính là phục khắc thể pháp bảo trấn tông Yến Tê thành [Trảm Tà Phủ].

Những phục khắc thể này phong phú, không chút do dự chém về phía Hạ Phất Khung.

Ngay sau đó...

Keng!

Cửu Phách Đao lập tức bị phi kiếm cưỡng ép đánh văng ra, ánh tím lóe lên, huyết hoa nở rộ, phi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt thuận lợi xuyên qua vai phải Bùi Lăng.

Kiếm khiếu trên trời cao chấn động, đạo kiếm khí vốn chém về phía Mạc Lễ Lan theo sát phía sau, cũng vì hóa thân hòa vào bản thể, đã gào thét sượt qua giữa eo Bùi Lăng.

Máu tươi vẩy xuống, lộn xộn như mưa.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, cả người đã thành một người máu, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vết máu, đều có thể nhìn thấy lỗ máu ở ngực và vai phải của hắn, vị trí từ vai trái đến eo phải là một đạo vết kiếm sâu dữ tợn đủ thấy xương.

Liên tục trúng hai kiếm, vết thương chồng chất, Bùi Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, khí tức của hắn không chỉ không suy yếu, ngược lại càng liên tục tăng lên, khí thế lên mây xanh, tu vi lại tăng vọt, từ Hợp Đạo hậu kỳ bước về phía Hợp Đạo đỉnh phong!

Uy năng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] đã càng ngày càng gần tiên thuật!

Bùi Lăng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Hạ Phất Khung đang từ trên cao nhìn xuống, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra... Là như vậy!

Đỉnh đinh đỉnh đinh đỉnh...

Lúc này, ánh tím lưu chuyển, phi kiếm trở về bên cạnh Hạ Phất Khung, gào thét lướt ngang thiên địa như một con cá lớn tới lui trong biển cả, khuấy đảo sóng cả, chém vỡ tất cả phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] chém về phía chủ nhân!

Thấy khí tức Bùi Lăng đã trở nên cực kỳ khủng bố, dường như sắp vượt qua cấp độ Hợp Đạo kỳ, sắc mặt Hạ Phất Khung bình tĩnh như nước.

Giọng hắn bình thản: "Bản tọa tu kiếm không tu pháp"

"Thế gian vạn pháp, chỉ một kiếm có thể trảm!"

"Đạo của ngươi quá hỗn tạp."

"Nếu không phải nội tình cực sâu, không cản được kiếm ta!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ mỉm cười, bởi vì thương thế quá nặng, giọng hắn đã khàn đi: "Cái này chưa hẳn!"

"Thăm dò đến đây kết thúc."

"Kiếm Thần tiền bối, mời!"

Hàn Ảm Kiếm tông.

Cự kiếm gánh chịu sông núi, lục địa khổng lồ treo cao bầu trời, thấp thoáng núi mây biển sương, ra vào đều là kiếm quang lạnh thấu xương, càng lộ ra vẻ tiên tung mờ mịt, kiếm ý tung hoành.

Một bóng dáng xanh đen thoát khỏi sơn môn Kiếm tông, hắn ta trúc quan buộc tóc, đôi mắt sáng ngời có ánh điện, phong thái thẳng tắp, quanh người lại không có kiếm ý tiêu tán mà ra, cô đọng nội liễm, chính là hóa thân Hạ Phất Khung.

Hắn ta phi độn giây lát, chợt dừng bước, đạp không mà đứng.

Ngay sau đó, trường kiếm phá không, một thanh phi kiếm đen nhánh kiểu dáng đơn giản, khí tức kinh khủng đi theo, vốn là Tổ Kiếm nên trở về đỉnh Tê Kiếm sơn.

Hiện tại lại xuất hiện bên ngoài Hàn Âm Kiếm tông, lơ lửng bên cạnh hóa thân Hạ Phất Khung.

Hóa thân Hạ Phất Khung bình tĩnh nói: "Trận chiến này, ta không cần mượn dùng bất kỳ ngoại lực gì, kính xin Tổ Kiếm tiền bối trở về Tê Kiếm sơn"

Trong Tổ Kiếm truyền ra một giọng nói già nua: "Vừa rồi tên kia ma tu cực kỳ không tầm thường"

"Ta có thể giúp đỡ Tông Chủ chút sức lực."

Hóa thân Hạ Phất Khung khẽ lắc đầu: "Ta đã có kiếm của mình, không cần làm phiền tiền bối."

Nghe thấy Tông Chủ từ chối, thân kiếm Tổ Kiếm hơi vù vù, lại nói: "Ta không ra tay, chỉ đứng ngoài quan sát"

Hóa thân Hạ Phất Khung vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói: "Trước đây Bùi Lăng đã có ba trận chiến, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên đều vận dụng pháp bảo trấn tông"

"Tiền bối chỉ cần xuất hiện, dù không ra tay Bùi Lăng cũng phân tâm đề phòng, không thể toàn lực ứng phó"

"Điều này cực kỳ không công bằng với hắn"

"Trận chiến này, ta không chỉ là thắng thua"

"Kính xin tiền bối về núi"

Thấy thái độ Tông Chủ kiên quyết, Tổ Kiếm lập tức rơi vào im lặng.

Hóa thân Hạ Phất Khung không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm quang, chạy tới Ngũ Sắc cốc.

Nhìn qua phương hướng hóa thân Hạ Phất Khung rời đi, kiếm linh Tổ Kiếm lập tức thở dài.

Chương 2127: Đạo tâm

Pháp bảo trấn tông chín môn phái lớn đều có tầm mắt cực cao.

Bọn chúng được cung phụng trong cấm địa tông môn, chỉ có lúc tông môn gặp phải nguy cơ trọng đại mới có thể ra tay.

Sẽ rất ít đơn độc nhận một vị tu sĩ làm chủ.

Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông thế hệ này rất phù hợp điều kiện nhận chủ của nói Nhưng đáng tiếc là trong mắt Hạ Phất Khung chỉ có thanh kiếm bản mệnh cùng hắn ta từng bước một trưởng thành đi lên từ không quan trọng...

Ngoại trừ cái đó ra, vừa rồi Trình Đôn giao thủ vị ma tu kia, thật ra cũng rất tốt, nhưng đối phương dùng đao...

Trong lúc suy nghĩ, Tổ Kiếm hơi chấn động một chút, chuyển biến phương hướng, trở về Hàn Ảm Kiếm tông, tiến về Tê Kiếm SƠN.

Ngũ Sắc cốc.

Hư không và mặt đất đều bị cắt chém ra vô số vết rách, trong tiếng vỡ vụn do phương thiên địa này không chịu nổi tiếp nhận, vết rách càng lúc càng lớn còn đang không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Toàn thân Bùi Lăng chồng chất vết thương, mơ hồ thấy xương cốt trắng hếu, máu đen giội tung tóe mặt mũi, huyền bào nhỏ xuống vết máu, trông cực kỳ thê thảm, nhưng khí thế của nó lại liên tục tăng lên, vô cùng cường thịnh.

Giữa không trung, pháp y Hạ Phất Khung phần phật đón gió như là cánh chim lạnh ngắt bay múa, về mặt bình thản đạp không mà đứng, một thanh phi kiếm giấu giếm tử ý, tính chất như ngọc lơ lửng bên cạnh hắn ta, trong trẻo như nước, oánh nhuận rực rỡ.

Đôi bên giằng co từ xa, khí cơ đều cô đọng như sợi dây, ngưng chú quanh người đối phương.

"Kiếm Thần tiền bối, mời!"

"Mời!"

Tiếng nói vừa dứt, Hạ Phất Khung không do dự chút nào, lúc này tâm niệm vừa động, phi kiếm bên cạnh đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng mang theo tử ý, lần nữa chém về phía Bùi Lăng.

Trường kiếm chém qua không, nhanh như thiểm điện, vô cùng sắc bén như vạn vật đều sụp đổ trước lưỡi kiếm, hư không nứt nẻ từng khúc, tiếng kiếm minh chưa dừng, ánh sáng lạnh đã vút qua, thế không thể đỡ!

Bùi Lăng đột nhiên khép hai mắt lại, bình thản nói: "Quên!"

Giọng nói rơi xuống như dụ lệnh.

Nhưng lần này mục tiêu pháp tắc không còn là Hạ Phất Khung, mà là chính hắn!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng quên lãng tất cả thuật pháp đao đạo, tất cả thần thông, tất cả thủ đoạn, bao gồm tiên thuật!

Kiếm phong như sương tuyết, lúc thoáng qua đã trảm đến mi tâm Bùi Lăng, dường như ngay sau đó sẽ xuyên qua đầu!

Nhưng ngay lúc này, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, đao ý trong mắt lạnh thấu xương, ầm vang bắn ra, Cửu Phách Đao đẹp đẽ như đêm trăng ngày hè lập tức chém ra.

Lúc này, tất cả tâm niệm của hắn đều tập trung vào một đao kia.

Huyết Sát đỏ thẫm như tấm lụa mỏng bốc lên, trường đao phá không, vô số kẽ nứt lập tức sinh ra trong hư không, ánh sáng lạnh nhanh nhẹn như sấm chớp, tốc độ không kém phi kiếm của Hạ Phất Khung chút nào!

Keng! !!

Tiếng kim thiết to lớn như thực chất, chấn động hư không, từng tầng gợn sóng lấy mắt trần có thể thấy không ngừng khuếch tán ra xung quanh.

Đốm lửa nhỏ bắn tung toé, đao kiếm hung hăng chém vào nhau, hai tay Bùi Lăng cứng như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào.

Một kiếm vô công, phi kiếm lập tức tách ra với Cửu Phách Đao, sau đó xoay chuyển giữa không trung một cái, một lần nữa súc thế rồi chém vụt xuống.

Cùng lúc đó, Hạ Phất Khung đạp không mà đứng hơi ngạc nhiên, chợt nhẹ giơ cánh tay lên, dùng ngón tay thay kiếm, từ xa chỉ về phía Bùi Lăng.

Quanh người Hạ Phất Khung lập tức hiện ra ngàn vạn kiếm khí như nộ hải triều sinh che khuất bầu trời, mỗi một đạo kiếm khí đều lạnh thấu xương, tản ra kiếm ý cuồn cuộn mênh mông, làm người ta sợ hãi kinh khủng.

Kiếm khí tràn ngập như biển, như cửu thiên trưởng hà cuốn ngược, lại như lôi đình cuồn cuộn mãnh liệt rơi xuống.

Toàn bộ Ngũ Sắc cốc lập tức bị đại dương kiếm khí mênh mông bao phủ.

Trong cốc, Bùi Lăng nắm chặt Cửu Phách Đao, đao ý trên người càng ngày càng nồng đậm.

Giống như mặt trời mới mọc chầm chậm dâng lên.

Hắn đột nhiên nâng đao qua đầu, sau đó hung hăng một trảm!

Chớp mắt, khí thế cả người Bùi Lăng đột nhiên thay đổi, cao ngất, to lớn, bạo ngược, uy nghiêm...

Trên đỉnh đầu, một đạo lưỡi đao huyết sắc to lớn đang nhanh chóng ngưng tụ.

Huyết nhận khổng lồ bao la, khó có thể tưởng tượng, như một tòa lục địa trống rỗng mà thành, vắt ngang trời cao, che đậy sắc trời, khí thôn vạn dặm, có khí thế đại dương mênh mông tuỳ tiện, vạn sơn trào lên.

Oanh!"

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, huyết nhận to lớn ầm vang rơi xuống như trời nghiêng!

Lúc cực kỳ nguy cấp, Bùi Lăng lại nâng đao đánh ra một trảm sắc bén.

Sau đó, đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm...

Trong khoảnh khắc, hắn đã vung ra ngàn vạn đạo [Trảm Khung] !

Keng keng keng keng keng...

Đao khí linh khủng bạo ngược, bá đạo lăng lệ trong nháy mắt đánh vào kiếm khí phi kiếm của Hạ Phất Khung không có chút xinh đẹp nào.

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, đao khí như lưu ly rơi xuống đất, từng đạo vỡ nát; kiếm khí như tuyết đọng gặp mặt trời, biến mất từng mảng lớn.

Phi kiếm như ngọc thạch cũng lập tức bị mấy đạo đao khí lăng lệ chấn động đến bay ngược ra.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Đao khí và kiếm khí tán loạn tung hoành trời cao, bắn tung toé xung quanh, như cày qua cả Ngũ Sắc cốc, vết rách như khe núi trải rộng toàn bộ thung lũng.

Chương 2128: Chỉ lấy đao trong tay, mở ra tiên lộ ta thăng!

Vô số suối ngầm phun ra ngoài, ào ạt chảy xuôi, đã có mấy phần thành đầm nước.

Nguyên bản bằng phẳng thung lũng, giờ phút này lại là đá lởm chởm chập trùng, địa hình hoàn toàn thay đổi.

Kiếm khí như đại dương mênh mông của Hạ Phất Khung vỡ nát không còn, đao khí còn sót lại tiếp tục chém về phía hắn ta.

Vèo! l Phi kiếm ngọc thạch lập tức xuyên qua hư không, xuất hiện trong tay Hạ Phất Khung, hắn ta nâng kiếm lên, lập tức chém ra một đạo kiếm khí rét lạnh đáng sợ.

Oanh! !!

Kiếm quang hắt vẩy như ánh trăng sau khi tẩy luyện, lạnh lẽo tinh khiết, nhu nhược không có gì, lại không thể ngăn cản.

Tất cả đao khí còn sót lại trảm đến trước người Hạ Phất Khung đều bị một kiếm này trảm sạch sẽ!

Nhưng không đợi Hạ Phất Khung chém ra kiếm thứ hai, bóng dáng Bùi Lăng khẽ động, trong nháy mắt độn đến trước người hắn ta, không có bất kỳ chiêu trò gì, trực tiếp chém một đao xuống!

Hạ Phất Khung không do dự chút nào, phi kiếm cũng hung hăng chém về phía Bùi Lăng.

Keng! t!

Cửu Phách Đao và phi kiếm Hạ Phất Khung lại hung hăng chém vào nhau.

Sóng âm kinh khủng lại dập dờn ra, trên mặt đất, bùn cát đã như là nước mềm mại, thuận theo sóng âm xung kích, hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng, tầng tầng lớp lớp lan ra chỗ xa.

Bùi Lăng bị lực lượng tràn trề chấn động đến lùi lại nửa bước, Hạ Phất Khung đạp không mà đứng thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Vào lúc này, đao linh trong Cửu Phách Đao truyền ra cảm xúc vô cùng phấn chấn, như trong nháy mắt tinh thần toả sáng, đao ý càng ngày càng mạnh mẽ dày đặc.

Không đợi Hạ Phất Khung ổn định thân hình, Bùi Lăng bước ra một bước, xuyên qua hư không lại đánh tới!

Hạ Phất Khung so đạo tâm với hắn, hắn liều nội tình với Hạ Phất Khung!

Đúng vậy, từ lúc bắt đầu đao của hắn không yếu hơn phi kiếm Hạ Phất Khung!

Lần thứ nhất bị phi kiếm Hạ Phất Khung xuyên thủng ngực, là hắn dùng một môn thủ đoạn khác hiện tại đã không nhớ!

Lần thứ hai, hắn phân hóa thân ra, lần nữa muốn vận dụng thủ đoạn khác, đao bản mệnh suýt nữa bị phi kiếm Hạ Phất Khung chém xuống!

Nhưng sau đó, vào lúc nguy cấp liên tục vung đao chống đỡ, nhưng lại khác thường đỡ được thế công càng hung hiểm hơn của phi kiếm Hạ Phất Khung!

Lần thứ ba đánh không lại phi kiếm Hạ Phất Khung, là hắn dùng phân thân tìm thời cơ, chính thức thi triển thủ đoạn khác...

Một lần cuối cùng, lỗ máu trên vai phải cùng vết thương dữ tợn trên người cũng là vì hắn dùng thủ đoạn khác!

Cho dù đao của hắn có thể chống lại phi kiếm Hạ Phất Khung, nhưng chỉ cần hắn vận dụng thủ đoạn khác, sẽ dao động đao đạo của mình!

Đao đạo là chủ tu của hắn từ khi bái nhập Trọng Minh tông.

Lúc hắn dùng đao, chỉ cần có bất kỳ lo nghĩ gì, phi kiếm Hạ Phất Khung có thể lập tức chém ra tất cả phòng ngự của hắn!

Đây không phải tranh đấu đao kiếm, mà là đạo tâm của hắn có thiếu!

Nhưng bây giờ, Bùi Lăng chủ động quên lãng toàn bộ thủ đoạn ngoài đao đạo, thắng bại một trận chiến này là thành bại tiên lộ, tập trung đạo đồ của mình vào đao đạo.

Thuần túy, cô đọng, kiên nghị, bất khuất... Chư pháp đều quên, bắt đầu hiện ra nguồn gốc!

Như thế đạo tâm không tì vết, mới thật sự là đao và kiếm!

Ngoài ra, không biết có phải là ảo giác của mình không, sau khi quên lãng rất nhiều thủ đoạn, hắn cảm thấy rõ ràng đao của mình càng nhanh hơn trước đó! Càng mạnh hơn trước đó!

Dường như trong nháy mắt quét đi rất nhiều mạng nhện bụi bặm vô hình trên thân Cửu Phách Đao.

Đao linh và thân đao tràn ngập khí cơ giao hòa với hắn, hợp hai làm một thoải mái và thân thiết.

Mặc dù cho đến bây giờ hắn chưa từng tu luyện thủ đoạn đao đạo Hợp Đạo kỳ trở lên, nhưng... Đủ!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã lao tới trước người Hạ Phất Khung, Cửu Phách Đao không do dự chút nào chém xuống một cái!

Quên mất tất cả các loại pháp, vứt bỏ thần thông thuật, chỉ lấy đao trong tay, mở tiên lộ ta thăng!

Hạ Phất Khung không kịp hồi khí, lúc này một kiếm đâm thẳng vào mi tâm Bùi Lăng, như muốn ép hắn lui!

Bùi Lăng không có chút ý né tránh nào, tốc độ Cửu Phách Đao chém xuống không giảm ngược lại còn tăng!

Phốc! !

Oanh! !!

Hạ Phất Khung như một viên sao băng vội rơi xuống thung lũng, toàn bộ mặt đất ầm vang run lên, bụi mù hỗn hợp nước bùn lộn xộn rơi xuống như mưa.

Một góc pháp y xanh đen nhuộm vết máu lơ lửng mấy cái giữa không trung mới bất lực rơi xuống, đã thấy trong hố sâu vừa ra lò, suối ngầm trộn lẫn bùn cát tạo thành nước đục có một vòng đỏ tươi đang chậm rãi tản ra.

Từ vai trái đến bụng phải Hạ Phất Khung, đột nhiên thêm một đạo vết đao sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ra!

Bùi Lăng đạp không mà đứng, mi tâm có máu tươi trượt xuống, theo mũi, cằm dưới chui vào vạt áo.

Vết thương ở mi tâm hắn cũng không sâu, chỉ là vết thương da thịt, pháp lực vận chuyển lập tức khép lại.

Vào thời khắc mấu chốt, đao của hắn càng nhanh hơn Hạ Phất Khung, trảm trúng đối phương trước một bước, đạo vết kiếm này chỉ làm phi kiếm trầy da.

Hạ Phất Khung chậm rãi đứng lên từ trong hố, kiếm ý quanh quẩn quanh người bốc hơi như thực chất, con ngươi như hàm chứa ngàn vạn thiểm điện nâng lên, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đã trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có:

"Thì ra là thế"

Chương 2129: Chỉ lấy đao trong tay, mở ra tiên lộ ta thăng! (2)

"Ngươi nói, cũng không phải là hỗn tạp, mà là mấy đạo đồng tu!"

Bùi Lăng đứng ở giữa không trung, lại không tiếp tục ra tay, mà gọn gàng dứt khoát hỏi: "Khi nào hóa thân của ngươi có thể tới?"

Hạ Phất Khung thản nhiên nói: "Đến"

Bên ngoài Ngũ Sắc cốc.

Hư không.

Tu sĩ tứ tông quan chiến đạp không mà đứng, đêm không chợp mắt nhìn tình cảnh trong cốc.

Bùi Lăng và Hạ Phất Khung giao thủ quá nhanh, lấy tu vi của bọn họ cũng không nhịn được nín thở tập trung, không dám phân tâm chút nào.

Thấy Bùi Lăng rơi vào thế yếu, ngoại trừ Văn Nhân Linh Sắt, ba người khác đều thầm thở phào, lúc này vẻ mặt mới trầm tĩnh lại.

Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang thở dài: "Kiếm Thần mạnh hơn năm đó!"

Lão giả Cửu Nghi sơn đưa tay vuốt hàm râu, cười khẽ: "Một kiếm phá vạn pháp, đây cũng là kiếm của Hàn Ảm Kiếm tông"

"Hoặc là phải nói, đây mới là Hàn Ảm Kiếm tông kiếm."

Lưu Lam Hoàng hậu gật đầu, châu trâm tua cờ nhẹ nhàng lay động, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng, càng làm nổi bật phượng nhan ung dung, nàng nhu hòa nói: "Lúc Hạ đạo hữu còn trẻ, chỉ có một vị có thể tiếp một kiếm cùng thế hệ"

"Không nói năm đó, chỉ nói hiện tại phần thắng duy nhất của Bùi Lăng là môn tiên thuật kia."

"Nhưng kiếm của Hạ đạo hữu quá nhanh, hắn không có cơ hội!"

Kỳ Tử Lang gật đầu: "Không sai! Vừa rồi Kiếm Thần không cần Tổ Kiếm, không cần kiếm ý Ngộ Kiếm uyên, còn tưởng là hắn quá khinh thường, hóa ra không cần."

"Thật không ngờ, nhiều năm không thấy Kiếm Thần ra tay, không ngờ kiếm đạo của hắn đã tinh tiến đến tình trạng như thết"

Lão giả Cửu Nghi sơn khẽ mỉm cười nhưng trong lòng hơi bùi ngùi.

Hắn ta nhớ tới một màn Thiên Thần phong trước đó, lúc ấy một đám Thái Thượng trưởng lão bọn họ đều cho rằng Sơn Chủ thực lực khó phân trên dưới với Kiếm Thần, nhưng Sơn Chủ lại nói thẳng, không cần ngoại vật, hắn ta không bằng Kiếm Thần...

Lúc đó, hắn ta còn tưởng là Sơn Chủ khiêm tốn.

Cho đến hôm nay thấy kiếm của Hạ Phất Khung, hắn ta mới biết được sự chênh lệch trong đó...

Hàn Ảm Kiếm tông có Kiếm Thần tọa trấn, thật sự kê cao gối không lo!

Nghĩ tới đây, lão giả Cửu Nghi sơn tự tin gật đầu nói: "Trận chiến này, đại cục đã định!"

Kỳ Tử Lang và Lưu Lam Hoàng hậu đều gật đầu đồng ý: "Hạ đạo hữu không then với danh hiệu Kiếm Thân!"

"Kiếm Thần đúng là Kiếm Thần, quả thật kiếm tâm thông minh, sương nhận nơi tay, đánh đâu thắng đó!"

Vừa nói xong, tình thế trong Ngũ Sắc cốc đột nhiên thay đổi.

Bùi Lăng đã vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu, chợt thay đổi cách đấu trước đó, bỏ qua tất cả pháp tắc và thần thông không cần, thậm chí cũng không thử dùng tiên thuật, chỉ dùng chuôi ma đao này.

Đao quang kiếm ảnh lay động, theo tiếng động như lôi đình ngang trời, vang khắp toàn bộ chiến trường.

Chớp mắt, Bùi Lăng chẳng những đỡ được kiếm của Hạ Phất Khung, lại phản thủ làm công, giết tới Hạ Phất Khung!

Oanh! !!

Theo một tiếng vang thật lớn, Hạ Phất Khung rơi mạnh xuống mặt đất, cứ thế đập thung lũng ra một cái hố to.

Sắc mặt Lão giả Cửu Nghi sơn, Lưu Lam Hoàng hậu và Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang lập tức trì trệ, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi.

Đao của Bùi Lăng lại so còn mạnh hơn kiếm của Kiếm Thần? ?

Điều này sao có thể? !

Văn Nhân Linh Sắt lại thầm thở phào, những năm qua Kiếm Thân chỉ dùng hóa thân ra tay, bản tôn thực lực mạnh, thật sự quá ngoài ý định.

Cũng may Bùi Lăng đã ổn định trận cước, sẽ không có chuyện gì...

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Trong một tòa trang viên yên lặng cách xa Ngũ Sắc cốc.

Hậu viện, đình đài lầu các thấp thoáng sau hoa thơm cỏ lạ, cả tòa phủ đệ cửa riêng đều bao phủ trong huyễn trận, lại có mấy tầng trận pháp che giấu khí tức, che dấu động tĩnh ngăn cách trong ngoài.

Trong lương đình, Tô Ly Kinh hoa phục kim quan ngồi nghiêm chỉnh, một đám thuộc hạ hắc bào đứng hầu sau người, tất cung tất kính, nín thở tập trung.

Trong không trung bên ngoài đình nghỉ mát lơ lửng một mặt bảo kính to lớn.

Cái gương này như hình bầu dục, bên mép có từng cái xương ngón tay trắng đục bao bọc vây quanh nó, phía trên xương ngón tay lấp lánh phù văn, âm khí tản khắp. Mặt sau tấm gương là lít nha lít nhít con mắt, mỗi một con mắt đều ẩn chứa bóng tối, âm u lạnh lẽo, tĩnh mịch, oán độc...

Lúc này, trong mặt kính đẩy ra từng tầng như gợn nước, đang hiện ra trong chiến trường Ngũ Sắc cốc bên.

Phi kiếm ngọc thạch ẩn chứa tử ý tung hoành trời cao, cho dù Bùi Lăng vận dụng pháp tắc nhưng vẫn bị phi kiếm xuyên qua ngực, máu tươi hắt vẩy bầu trời, lại đã chịu trọng thương!

Nhìn qua tình cảnh này, Tô Ly Kinh hài lòng nhẹ gật đầu.

Lần trước không ra tay là đúng, hiện tại Bùi Lăng tổn thương rất nặng!

Trong một trận chiến này, Bùi Lăng có thể chuyển bại thành thắng, chắc chắn cũng sẽ trả giá cực kỳ nặng nề. Đến lúc đó, hắn không cần phí sức lực gì, có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương!

Nếu Hạ Phất Khung thắng... Thậm chí không cần hắn ta tự mình ra tay!

Đương nhiên, kết quả tốt nhất là đôi bên đồng quy vu tận!

Lúc này, một tu sĩ áo bào đen sau lưng hơi khom người, bẩm báo:

"Chủ thượng, vài yêu tộc Lưu Lam hoàng triều kia đang chạy đến.

Tô Ly Kinh nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, phân phó: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Đám thuộc hạ nhận lệnh rời đi.

Chương 2130: Một chiêu phân thắng thua

Vườn hoa to như vậy lập tức chỉ còn một mình Tô Ly Kinh.

Hắn ta bưng linh trà trước mặt lên uống một ngụm, khẽ gật đầu...

Lần này Bùi Lăng liên tục khiêu chiến Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Hữu Trực, Yến Tê thành Thiết Hùng Thác, Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác, ba trận chiến ba thắng, tất nhiên trên người có không ít át chủ bài.

Bởi vậy, không biết tiếp theo hắn bị thương nặng bao nhiêu, vì lý do cẩn thận, tất nhiên phải phái một vài Hợp Đạo đi qua thăm dò một chút.

Vài yêu tộc Lưu Lam hoàng triều kia vừa hay phù hợp!

Ngũ Sắc cốc.

Vốn chướng khí ngũ sắc rất dày đặc, không còn sót lại chút gì trong đao kiếm giao phong, hơi nước trộn lẫn bụi mù đang chầm chậm nghi lại.

Trên thung lũng cảnh hoàng tàn khắp nơi, Hạ Phất Khung ngang nhiên đứng đó, giằng co với Bùi Lăng ở giữa không trung.

Vạt pháp y xanh đen bị chém một đoạn, trong vết thương lăng lệ trơn nhẵn có máu tươi chảy xuôi, chậm rãi thấm ướt vạt áo trước.

Bùi Lăng huyền bào đạp không hoàn toàn bị dòng máu thẩm thấu, vạt áo phần phật, chất lỏng ấm áp nhỏ giọt. Nhưng khí thế của hắn lại chỉ tăng lên chứ không giảm đi, đao ý cao ngất như vạn dãy núi nặng nề ngang nhiên chèn ép vòm trời.

Trường kiếm ngọc thạch quanh quẩn bên cạnh Hạ Phất Khung, kiếm ý lạnh thấu xương như vầng trăng cô độc mù sương, treo cao trong đêm yên tĩnh, ánh sáng chiếu rọi vạn vật, cao xa cao ngạo, lạnh lẽo bàng bạc.

Vào lúc này, bên ngoài Ngũ Sắc cốc, một bóng dáng nhanh chóng độn đến, pháp y xanh đen của hắn ta đón gió phất phơ, trúc quan buộc tóc, mắt ngậm điện quang, chính là hóa thân Hạ Phất Khung.

Hóa thân đến chiến trường, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang trong vắt, bay lượn trong hư không, nhanh như sấm chớp chui vào trong cơ thể bản tôn Hạ Phất Khung.

Ngay sau đó, khí tức Hạ Phất Khung đột nhiên bộc phát, kiếm ý huy hoàng xông lên trời không!

Toàn bộ trên không Ngũ Sắc cốc, kiếm khí đao khí nhiễu loạn mây tản bụi mù, trong khoảnh khắc bị một vòng khoảng không, chỉ thấy thanh minh cuồn cuộn, trời xanh như tẩy.

Trong thung lũng cảnh hoàng tàn khắp nơi như cảm nhận được lực lượng không thể chống cự gì đó, không ngừng run rẩy, mặt đất có dấu vết đao kiếm giăng khắp nơi lại nhộn nhạo như gợn nước, trong nháy mắt bằng phẳng như kính.

Nhưng chẳng mấy chốc tất cả kiếm ý nhao nhao thu liễm vào trong cơ thể Hạ Phất Khung.

Trong nháy mắt kiếm ý hùng hậu đều tụ hợp vào trong kiếm bản mệnh của hắn ta, thâm trầm nội liễm, không hề tản ra.

Hạ Phất Khung lập tức phi thân lên, độn lên trên trời, đứng xa xa nhìn thẳng vào Bùi Lăng.

Gió núi do dự, thật lâu không dám thổi vào trong cốc.

Ống tay áo hai người không bay nổi, chỉ nghe vết máu tí tách, Hạ Phất Khung bình thản nói: "Hóa thân đã trở về."

"Hiện tại, ta là đỉnh phong"

"Ngươi tu đao, ta duy kiếm!"

"Nếu là đao kiếm tranh đấu, không cần những chiêu số rườm rà kia.

"Đại đạo đơn giản nhất, một chiêu phân thắng thua!"

Lúc này, máu tươi trên người Bùi Lăng thuận theo cánh tay chảy xuống Cửu Phách Đao, quấn lấy thân đao Huyết Sát càng thêm tươi đẹp.

Tí tách... Tí tách...

Máu tươi thuận theo thân đao Cửu Phách Đao rơi xuống mũi đao, sau đó nhỏ xuống từng chút một.

Cảm nhận được đao linh trong đao bản mệnh truyền đến sự phấn chấn, chiến ý vô cùng dày đặc trước nay chưa từng có, gần như rít lên, đao ý bừng bừng dâng lên, mạnh mẽ rậm rì, khí thế không thể ngăn cản, đã bắt đầu ấp ủ, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Tốt!"

Hạ Phất Khung khẽ gật đầu, ngọc thạch trường kiếm bên cạnh hắn ta dâng lên từng chút một, chỗ sâu trong thân kiếm, ánh tím chậm rãi lớn mạnh, dần thấu thể mà ra, tất cả kiếm ý, tất cả pháp lực, tất cả cảm ngộ với kiếm... Của Kiếm Thần hội tụ đến thanh phi kiếm này.

Phi kiếm treo cao trên trời, tử ý đại thịnh, khí thế cuồn cuộn cao ngất như một vòng Tử Nhật giữa trời, kiếm ý mênh mông, thiên địa lạnh thấu xương.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng buông tay, Cửu Phách Đao nhảy lên một cái, cũng lơ lửng mà lên, khí tức liên tục tăng lên.

Tất cả đao ý, tất cả pháp lực, tất cả nội tình Hợp Đạo kỳ... Của Bùi Lăng đều quán chú vào trong đao.

Trường đao hoa mỹ, thân đao từng điểm huỳnh quang, như chấm nhỏ lấp lóe đêm hè, khí thế sừng sững, đao ý bá đạo vô song, Huyết Sát quanh quẩn tản ra, huyết hải cuồn cuộn như bóng với hình, trào lên gào thét.

Trong nháy mắt, huyết hải mãnh liệt dâng lên, hóa thành một cột khí to lớn xông thẳng lên trời!

Súc thế hoàn thành, hai người đều không do dự chút nào, đồng thời tâm niệm vừa động, kiếm đao lưỡi đao lập tức khóa chặt đối thủ.

"Trảm!"

"Trảm!"

Ngay sau đó, đao kiếm đồng thời chém ra!

Oanh! !

Chỉ một khoảnh khắc, Cửu Phách Đao vào phi kiếm trùng điệp trảm vào một chỗ!

Hư không lập tức vỡ vụn, lấy đao kiếm làm trung tâm, thoáng chốc bộc phát ra một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng.

Tu sĩ tứ tông quan chiến đã đứng rất xa, đặt chân ở hư không bên ngoài Ngũ Sắc cốc, căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị lực lượng cuồng đại quét bay ra ngoài, toàn bộ Ngũ Sắc cốc như xảy ra một trận biến đổi lớn kinh thiên, huyết hải tung hoành đại dương mênh mông, tùy ý lưu chuyển, tử quang liệt liệt cuốn mây, cuồn cuộn như thủy triều.

Chương 2131: Dụng ý sâu xa

Hai người đối kháng nhau như cối xay khổng lồ, mài phương thiên địa này từng chút một, vô số bụi mù cuốn ngược vòm trời, lộn xộn cuồn cuộn như thác nước ngược dòng, như cột khí nguy nga, thẳng đến trời cao, to lớn đáng sợ, toàn bộ trong cốc một mảnh hỗn độn, huyết hải và tử quang là hai sắc màu duy nhất.

Qua hồi lâu, thác nước đảo dòng cột khí khổng lồ dần tiêu tán, toàn cảnh Ngũ Sắc cốc lại hiện ra.

Đã thấy toàn bộ thung lũng cả một vòng dãy núi xung quanh đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một vực sâu đen sì.

Trong vực sâu, hơi khói chậm rãi bốc hơi che đậy tầm mắt, phía dưới tràn ngập đao ý và kiếm ý vô cùng dày đặc.

Lúc này, đáy vực đột nhiên dâng lên một luồng khí tức khủng bố làm người ta sợ hãi.

Nó bá đạo bạo ngược, lạnh băng cao ngất, lại đến gần vô hạn Độ Kiếp kỳ! Đao ý như thương hải hoành lưu, cuồn cuộn phóng khoáng, có mấy phần như thực chất.

Dưới đáy vực sâu, Bùi Lăng chậm rãi đứng dậy giữa tầng nham thạch mấp mô.

Lúc này toàn thân hắn đẫm máu, ngay cả tóc cũng bị máu thấm ướt, hoàn toàn che giấu hình dạng lúc đầu, trông như người máu, pháp y trên người đã sớm vỡ thành mảnh nhỏ trong xung kích vừa rồi, tàn tạ không chịu nổi.

Cửu Phách Đao cắm trong nham thạch ở bên người, nó đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, khí tức vô cùng yếu ớt, như mầm mới sinh nhưng đao linh bên trong lại không ngừng truyền ra sự phấn chấn.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thành công trên [tiên lộ tranh phong], hệ thống miễn phí đưa tặng một cọc [tiên lộ phúc duyên]...

"Leng keng! Kiểm tra ra Hàn Ảm Kiếm tông...

"Leng keng! Hệ thống miễn phí đưa tặng [tiên lộ phúc duyên:

Hàn Ẩm Kiếm tông] cho ngài...

Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Trong chốc lát, ký ức vô số thuật pháp, thần thông, tiên thuật trở lại đầu óc hắn.

Hắn nhớ ra vừa rồi mình lãng quên tất cả thủ đoạn, cũng nhớ quá trình hoàn chỉnh của trận chiến đấu này!

Trước khi hắn lãng quên đã dùng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Sau khi lãng quên tất cả thủ đoạn ngoại trừ đao đạo, [Mạt Đạo Khuynh Tiên] vẫn tồn tại nhưng hắn không nhớ rõ.

Vì vậy, mặc dù tiếp theo chỉ dùng đao đạo tranh đấu với Hạ Phất Khung, lại hơn đối phương một môn chuẩn tiên thuật.

Đặc biệt là tiếp theo hắn tổn thương càng ngày càng nặng, cho đến một kích cuối cùng này, [Mạt Đạo Khuynh Tiên] bạo phát ra uy năng như tiên thuật!

Bùi Lăng xem toàn bộ quá trình chiến đấu, trận chiến này có thể thắng, một là nội tình của hắn mạnh hơn Hạ Phất Khung, vạn kiếp Hóa Thần, đại đạo Phản Hư, Hợp Đạo hoàn mỹ... Chỉ so lực lượng, Hạ Phất Khung kém xa hắn!

Hai là có được kinh nghiệm lĩnh giáo Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn] trước đó, hắn có thể nhanh chóng tìm được cách đối phó...

Lúc trước sư tôn Dược Dạ Thư sắp xếp trình tự khiêu chiến cho hắn, cũng có dụng ý sâu xa...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển rút Cửu Phách Đao trên đất lên, trở tay đưa về vỏ đao sau lưng, lực lượng thiên địa lao tới từ toàn bộ Hàn Ảm Kiếm tông như trường hà cuồn cuộn, bắt đầu rót vào trong cơ thể Bùi Lăng, thương thế trên người hắn bắt đầu khôi phục từng chút một.

Ngay sau đó, Bùi Lăng phi không mà lên, hóa thành một đạo huyết quang lạnh thấu xương, chạy ra bên ngoài Ngũ Sắc cốc.

Bên ngoài Ngũ Sắc cốc.

Vốn dấu vết to lớn xuất hiện trong rừng vốn là cành lá rậm rạp, vô số cỏ cây ngăn trở, phi cầm tẩu thú hoảng sợ bỏ chạy, mùi thơm ngát tản ra trong thực vật gãy đổ, tu sĩ tứ tông bò lên từ cành gãy lá rụng, khí tức thoáng qua lộn xôn, lại đều chịu chút tổn thương.

Vừa rồi bọn họ đạp không quan chiến ở bên ngoài cốc, khoảng cách với Bùi Lăng và Hạ Phất Khung đã rất xa xôi, không ngờ một kích dốc hết sức của hai người này lại có tác động to lớn đến thế.

Cũng may nơi này là Ngũ Sắc cốc hoang tàn vắng vẻ.

Nếu chiến trường ở khu vực phồn hoa, chỉ sợ lúc này đã sinh linh đồ thán...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang nhanh chóng hỏi: "Ai thắng?"

Lưu Lam Hoàng hậu đỡ quán phát trâm phượng, nói: "Không biết, không thấy Kiếm Thần và Bùi Lăng..."

Đã thấy lão giả Cửu Nghi sơn nhìn phía trước, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngũ Sắc cốc hết rồi!"

Nghe vậy, ánh mắt bốn người lập tức nhìn lại Ngũ Sắc cốc, đã thấy Ngũ Sắc cốc vốn dãy núi vờn quanh, chướng lệ mọc lan tràn, lúc này đã không còn sót lại chút gì, ở đó chỉ còn lại hơi khói bốc lên, vực sâu vô cùng tĩnh mịch, trong đó có đao ý và kiếm ý xen lẫn, dày đặc như thực chất.

Không đợi bốn người lấy lại tinh thần, một luồng khí thế bạo ngược bá đạo trùng thiên, dâng lên từ đáy vực trùng điệp, luồng khí thế này cường đại đáng sợ, làm Hợp Đạo tứ tông đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, lại đã vượt qua Hợp Đạo đỉnh phong, đến gần vô hạn Độ Kiếp kỳ!

Văn Nhân Linh Sắt lập tức thầm thở phào, là khí tức của Bùi Lãng!

Ngay sau đó, một đạo huyết quang lăng lệ thoát ra khỏi vực sâu, nhanh chóng lao về phương xa.

"Là Bùi Lăng!" Lão giả Cửu Nghi sơn thay đổi, nặng nề nói.

Hiện tại Bùi Lăng bỏ chạy một mình, nhưng Kiếm Thần lại chưa từng xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra...

Chương 2132: Dụng ý sâu xa (2)

Nghĩ tới đây, Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang lập tức nói: "Nhanh! Đi xem tình huống Kiếm Thần!"

Còn chưa nói hết câu, bốn người đều đã thi triển độn pháp, chạy tới đáy vực.

Trong vực sâu bụi mù tứ tán, vách vực sâu như một tầng chất men sáng long lanh như lưu ly, bên dưới nham thạch từng đống, gần như đều bị đao ý và kiếm ý đánh thành bụi.

Dưới đáy hố, bụi mù nặng nề như màn nặng rủ xuống.

Lúc hình bóng lay động chỉ thấy một thanh trường kiếm như ngọc thạch cắm nghiêng trong tầng nham thạch, vốn dĩ có ẩn chứa tử ý lại đã biến mất không còn tăm tích, thanh ngọc cũng hơi ảm đạm, lại đã hao hết tất cả lực lượng, khí tức gần như không còn.

Cách đó không xa, Hạ Phất Khung ngồi xếp bằng, pháp y xanh đen đều ướt đẫm, máu tươi ào ạt không ngừng tuôn ra từ trong thất khiếu.

Bốn bóng dáng khí tức thuần túy đột nhiên rơi xuống trước người hắn ta.

"Hạ đạo hữu, ngươi..."

"Kiếm Thần...

Không chờ bọn họ nói hết lời, Hạ Phất Khung nâng tay áo che miệng, phát ra một trận ho kịch liệt, máu tươi trào ra từ khóe miệng, sau đó ngắn gọn nói: "Bùi Lăng thắng, kính xin chư vị đồng đạo tạm thời tự tiện, hiện tại ta muốn tiếp tục ngộ kiếm."

Thấy tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng của Kiếm Thần, tu sĩ tứ tông thần thở phào, thi lễ với hắn ta một cái, chợt chạy đi.

Trở lại phía trên vực sâu, tu sĩ tứ tông đều đạp không mà đứng, nhanh chóng truyền âm bàn bạc: "Hiện tại thương thế của Kiếm Thần rất nặng, phải để người ở lại chỗ này hộ pháp."

Văn Nhân Linh Sắt lập tức truyền âm nói: "Lần trước Bùi Lăng khiêu chiến Sầm chưởng giáo xong, lúc rời đi bị yêu tộc Thanh Yếu phục kích"

"Lần này, mặc dù hắn thủ thắng nhưng cũng là thân chịu trọng thương."

"Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như lần trước"

"Nếu hắn lại bị tập kích trong địa giới Hàn Ảm Kiếm tông, người trong thiên hạ còn tưởng đạo ta gà ruột bụng nhỏ, có ý định mưu hại"

"Ta đi xem một chút trước đã."

Lưu Lam Hoàng hậu khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Bùi Lăng khiêu chiến Hàn Ẩm Kiếm tông xong, tiếp theo là Cửu Nghi sơn"

"Kính xin Đổng đạo hữu về núi trước, cũng nhanh chóng thông cáo cho Sơn Chủ về tình hình trận chiến này."

"Ta không có việc gì, ta sẽ ở lại chỗ này hộ pháp cho Kiếm Thần"

Lão giả Cửu Nghi sơn hơi suy nghĩ gật đầu nói: "Bên kia làm phiền Hoàng hậu"

Nói xong, sau người có ngọn núi lớn lồng lộng ầm vang mà lên, lão giả rơi vào giữa dãy núi, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Văn Nhân Linh Sắt gật đầu ra hiệu với Lưu Lam Hoàng hậu và Kỳ Tử Lang, cũng hóa thành một đạo độn quang đi xa.

Trên vực sâu, chỉ còn lại Kỳ Tử Lang và Lưu Lam Hoàng hậu, Kỳ Tử Lang chợt truyền âm nói: "Lần này Kiếm Thần tổn thương cực nặng, nhất định phải lập tức thông báo cho Hàn Ảm Kiếm tông."

"Đạo hữu ở lại đây hộ pháp, vậy ta đi Kiếm tông một chuyến."

Hoàng hậu gật đầu: "Đạo hữu cứ việc đi, nơi đây có ta."

Phía trên bầu trời rủ xuống nhánh hoa to lớn, nụ hoa nở rộ, Kỳ Tử Lang bước vào một bước, nhánh hoa tản đi, trời cao mênh mông trên vực sâu chỉ còn một mình Hoàng hậu.

Hắn ta lập tức triển khai thần niệm, bao phủ toàn bộ phương thiên địa này...

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Liệt phong uốn lượn như mây, sông rộng như ngọc, quanh quẩn ở giữa, uốn lượn chảy sâu, cỏ cây xanh um kéo dài sông núi, chim bay liệng tập, tẩu thú lao nhanh.

Giữa không trung, Bùi Lăng hóa thần huyết quang, nhanh chóng phi độn.

Máu tươi trên người hắn đã không còn nhỏ xuống, lực lượng thiên địa trong toàn bộ địa giới Hàn Ảm Kiếm tông tràn vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh, cứ như thiên hà chảy ngược, cuồn cuộn vô tận.

Tu vi Bùi Lăng không ngừng tăng lên, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục.

Trải qua trận này, Bùi Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa hầu đao đạo của hắn có một sự thay đổi về chất!

Đây là tình huống chưa từng có trong ba lần hắn khiêu chiến trước đó!

Thậm chí, bao gồm tất cả kiếm tu mà hắn từng gặp cho đến tận nay, cũng không có bất kỳ một người nào có thể làm được như Hạ Phất Khung!

Danh xưng Kiếm Thần, danh bất hư truyền!

"Về sau có thể luận bàn với Kiếm Thần nhiều một chút"

"Dù không thể tăng cao tu vi, cũng có thể tăng cường đao đạo..."

"Thế nhưng, hiện tại hơi rắc rối."

"Phải nghĩ cách giải quyết triệt để [tiên lộ phúc duyên] của hệ thống này!"

"Đợi chút nữa thân thể khôi phục khống chế, vẫn về Tiểu Tự Tại Thiên trước..."

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngay sau đó xung quanh có vô số cột sáng ầm vang dâng lên, cảnh vật biến ảo, trong đó có đủ thứ kỳ quái, đủ loại khí cơ sát phạt, vây khốn, mê hoặc xen lẫn như lưới lớn, âm vang chụp xuống hắn, đại trận vận chuyển nhanh chóng bao phủ phương thiên địa này.

Bùi Lăng lập tức nhận ra khí tức người đến, nhưng thân thể bị hệ thống điều khiển, cứ như chưa tỉnh, tiếp tục phi độn về phía trước.

Ngay lúc này, một tiếng nói vang lên: "Lửa! !!"

Núi lớn sao dày, sông rộng cuồn cuộn.

Năm tên yêu tộc Hợp Đạo đạp không mà đứng, mây khói quanh quẩn quanh người như phủ lên mấy tầng sa nặng.

Lúc mây khói lưu động, mây trôi và cơn gió mạnh xung quanh như hòa làm một thể, ẩn nấp thân hình, che dấu khí tức.

Chương 2133: Chuẩn bị xong lễ vật tài liệu

Hiện tại, năm tên yêu tộc Hợp Đạo đều không lộ ra nguyên hình, một yêu tộc khoác áo choàng, dáng vẻ văn sĩ trầm giọng truyền âm cho đồng bạn: "Bùi Lăng sẽ tới ngay, chuẩn bị sẵn sàng!"

Một yêu tộc như tiểu đồng vác mai rùa, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng: "Chỉ có năm người chúng ta, có phải hơi không đủ không?"

"Lần này Kiếm Thần và Bùi Lăng chiến đấu trước thời hạn ba ngày." Yêu tộc văn sĩ nói: "Ba vị Yến Tê thành kia vừa nhận được tin tức của ta, không kịp đến đây..."

Nói đến đây, trong lòng yêu tộc văn sĩ rất nghi ngờ.

Trong thời gian ngắn từ Yến Tê thành chạy tới Hàn Ảm Kiếm tông, có lẽ tu sĩ tầm thường không kịp, nhưng lấy thân phận Thái Thượng trưởng lão chín môn phái lớn, điều động Truyền Tống Trận khoảng cách xa, thời gian tuyệt đối đầy đủ.

Năm người bọn họ xuất phát từ Lưu Lam hoàng triều, âm thầm thông qua Truyền Tống Trận khoảng cách xa, khẩn cấp đến Hàn Ẩm Kiếm tông.

Chỉ có điều, trước đây không lâu hắn ta truyền âm với ba vị Yến Tê thành kia, vốn là ba vị kia muốn lập tức lên đường đến đây, nhưng nghe nói năm người bọn họ đã đến, lại không có ý đến đây nữa, một yêu tộc dáng người khôi ngô, mắt dọc an ủi tiểu đồng mai rùa: "Không cần lo lắng, dù không có ba nhân tộc Yến Tê thành kia, cũng không sao."

"Lần này Bùi Lăng thật sự bị thương nặng!"

Yêu tộc văn sĩ lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu nói: "Không sai!

Vừa rồi Tô Ly Kinh đã cho chúng ta xem ảnh lưu niệm chiến đấu."

"Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông thế hệ này, không then với danh xưng Kiếm Thần!"

"Chắc chắn lần này Bùi Lăng chỉ còn một hơi, bất kỳ một người nào trong chúng ta ra tay, đều có thể giải quyết hắn."

Một yêu tộc vóc người mập lùn khẽ nói: "Đừng quá khinh thường, năm người chúng ta cùng ra tay, tránh để hắn lợi dụng thủ đoạn bảo mệnh của tông môn cho để bỏ chạy."

Nói đến đây, yêu tộc mập lùn lo lắng nói: "Lần này chúng ta có bị phát hiện không?"

"Lần trước, hình như Hoàng đế bệ hạ đã nghi ngờ chúng ta, còn cố ý triệu kiến, lời trong lời ngoài cảnh cáo một phen."

Yêu tộc văn sĩ bình tĩnh nói: "Chuyến này, trước khi chúng ta lên đường đã thi triển bí pháp, lấy hóa thân thay thế bản tôn, ở lại trang viên ngoài thành Lam Kinh tu hành. Người Thiền Lâu ấp nấp trong ngoài trang viên, liên tục giám thị."

"Đến lúc đó, những tai mắt này vừa hay làm chứng cho chúng ta, để chúng ta không hề liên quan đến việc này."

"Cho nên lần này tuyệt đối không có việc gì!"

Một yêu tộc thon gầy cao, má có lân phiến hơi gật đầu: "Không sai! Hơn nữa, chưa trừ diệt Bùi Lăng, chắc chắn yêu tộc chúng ta sẽ nghênh đón thời khắc đen tối nhất.

"Chỉ cần ma đầu kia chết rồi, dù chịu một ít xử phạt cũng đáng"

Đang nói, năm tên yêu tộc lập tức cảm thấy một luồng khí tức lạnh băng, bá đạo đang nhanh chóng hướng bên này tới gần.

Bọn họ lập tức đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trong trẻo, một bóng dáng quen thuộc, toàn thân đẫm máu, huyền bào tàn tạ không chịu nổi, vết máu chưa khô đang nhanh chóng tới gần phương hướng này.

Yêu tộc mập lùn lập tức thốt ra: "Bùi Lăng đến!"

Năm tên yêu tộc nhìn qua vết máu màu đỏ tím đỏ tươi chất chồng từng đống quanh người Bùi Lăng, nhao nhao mừng rỡ, tiểu đồng mai rùa vui vẻ nói: "Lần này hắn thật sự bị tổn thương rất nặng!"

Nam tử thon gầy nhanh chóng truyền âm: "Trước tiên chờ hắn tiến vào phạm vi đại trận, sau đó mở ra đại trận vây khốn hắn, lập tức ra tay!"

Bốn tên yêu tộc khác nhao nhao gật đầu đồng ý.

Vừa nói xong, Bùi Lăng đã lao tới gần, tên yêu tộc dáng về văn sĩ kia lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản, chỉ một thoáng cột sáng trùng thiên ở những dãy núi xung quanh ầm vang mà lên, vạn ánh sáng đi khắp tứ phương, đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc hình thành một lồng giam to lớn, bao phủ toàn bộ phương thiên địa này trong đó.

Đại trận vừa thành, yêu tộc mắt dọc dáng người khôi ngô kia lập tức tiếng nói to quát: "Lửa!"

Ngay sau đó, quanh người Bùi Lăng lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa, diễm quang bay vút lên, thẳng đến trời cao, Bùi Lăng lập tức thành một hỏa nhân!

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần [tiên lộ phúc duyên] này đến đây là kết thúc "

"Leng keng! Lần sau hệ thống sẽ tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Bùi Lăng không do dự chút nào, không chờ năm tên yêu tộc kia hiện thân, cũng không diệt trừ pháp tắc ngọn lửa trên người, Cửu Phách Đao trực tiếp ra khỏi vỏ, một đạo đao khí lăng lệ cô đọng như tơ máu lập tức chém nghiêng phía trước.

Xoạt...

Đao khí gào thét mà ra, hư không vỡ vụn, vô số kẽ nứt không gian như mạng nhện mở ra, lúc không gian rung động, huyết sắc tràn ra toàn bộ thiên địa, khí thế cuồn cuộn, đao ý cao ngất.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng rộng lớn, to lớn nói: "Quên!"

Giọng nói này như là chỉ dụ trong nơi tối tăm, quy tắc phương thiên địa này lập tức thay đổi theo lời nói.

Năm tên yêu tộc đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên cùng nhau khẽ giật mình, quên sau đó phải làm cái gì.

Chương 2134: Chuẩn bị xong lễ vật tài liệu (2)

Thế là, đao khí xuyên qua trời cao, càng ngày càng gần, bọn chúng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào.

"Phốc phốc phốc phốc phốc..."

Trong nháy mắt, huyết hoa chợt phun, văn sĩ áo choàng, nam tử mắt đọc, nam tử lân phiến, tiểu đồng mai rùa, nam tử mập lùn...

Năm tên yêu tộc đồng thời bị chặn ngang chém ngang, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình.

Cự hạc cao như ngọn núi, đầu đỏ cổ dài, giữa lông vũ đen trắng lấp lánh kim quang, trong mắt đen trùng đồng có vẻ kiên quyết như suối lạnh tẩy rửa khoảnh khắc tiêu tán; Diễm Đồng Dực Hổ loại hổ mắt hỏa, hai bên mọc hai cánh, phù văn khắp cả người rút đi từng chút một; bảy đầu cự xà triền miên như rồng, sương mù rực rỡ quanh quẩn quanh người chậm rãi ảm đạm, mười bốn con mắt lạnh băng, thần thái chôn vùi; cự quy lơ lửng vòm trời như hòn đảo, vận vị nặng nề cổ xưa lập tức quy về tĩnh mịch; con cóc như ngọn núi nhỏ, đầy người u cục châu ngọc ánh sáng thu liễm, đôi mắt như ánh trăng ngưng tụ, phù văn ảm đạm, thể xác oánh nhuận như ngọc đang chuyển hóa thành cát sồi...

Đao khí huyết sắc như thủy triều xuyên qua, đạo thể năm tên yêu tộc Hợp Đạo lập tức nứt làm mười đoạn, huyết vũ như trút nước!

Nhục thân bị trảm, năm tên yêu tộc đột nhiên tỉnh táo lại từ pháp tắc "Quên", đao ý ngang ngược bá đạo, chẳng mấy chốc như xuân tằm cắn lá, từ nhục thân ăn mòn đến thần hồn với tốc độ cực nhanh.

Năm tên yêu tộc quá sợ hãi, rõ ràng đã bị thương nặng như vậy, vì sao Bùi Lăng này còn có thể ra tay?

Hơn nữa, một đao kia quá nhanh!

Dù vừa rồi bọn họ không trúng pháp tắc của đối phương, cũng căn bản không có sức đánh trả!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, năm tên yêu tộc sợ vỡ mật, trong nháy mắt ném tất cả suy nghĩ phục kích Bùi Lăng của bọn họ ra sau gáy, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất trong đời, bỏ lại nhục thân, bỏ chạy đến nơi xa!

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lùng, Lệ sư tỷ chủ tu hồn đạo, hồn phách của những yêu tộc đẳng cấp cao này là vật liệu tốt nhất làm lễ vật!

Nghĩ tới đây, giọng hắn mờ mịt, bình tĩnh: "Ngủ!"

Hồn phách năm tên yêu tộc vừa thoát khỏi nhục thân, trong nháy mắt dừng lại, trực tiếp chìm vào ngủ say!

Ba chiêu giải quyết năm tên yêu tộc Hợp Đạo, lại trên cơ sở bảo đảm vật liệu hoàn hảo...

Đây cũng là sự áp chế trên tu vi và pháp tắc!

Phanh phanh phanh...

Tận đến giờ phút này, nhục thân năm tên yêu tộc mới rơi ầm xuống đất.

Giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo rộng lớn: "Nghịch!"

Ngọn lửa trên người hắn nhanh chóng dập tắt.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, hút nhục thân năm tên yêu tộc đến hư không bên cạnh, sau đó lấy ra một cái túi trữ vật trống không, chứa toàn bộ năm bộ nhục thân Hợp Đạo kỳ vào trong đó.

Chợt, lại lấy ra một túi Dưỡng Hồn đẳng cấp cao, cũng đựng hồn phách năm tên yêu tộc rơi vào trạng thái ngủ say vào đó.

Cuối cùng đã thu thập vật liệu tốt để làm thành lễ vật tặng cho Lệ sư tỷ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, ngay lúc này hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức âm u lạnh lẽo nói: "Nghịch!"

Chỉ một thoáng, đại trận vừa bố trí xong nhanh chóng rút lui, ánh sáng thu liễm chui vào dãy núi phía dưới, trở nên yên ắng.

Khí tức và vết tích của tất cả năm tên yêu tộc đều rút ra, biến mất khỏi phương thiên địa này như hoàn toàn chưa từng tồn tại.

Vèo!

Trên trời cao, độn quang điện xạ tới hiện ra một bóng dáng tóc ngắn tung bay, nhuyễn giáp linh lung, chính là Văn Nhân Linh Sắt.

Văn Nhân Linh Sắt vội vàng đuổi tới, thần niệm lập tức đảo qua phương thiên địa này, không phát hiện gần đây có vết tích của bất kỳ ai khác, lại thấy thương thế của Bùi Lăng đã khó khăn lắm ổn định lại, không giống dáng vẻ bị tập kích, không nhịn được thâm thở phào.

Nàng lập tức mở miệng hỏi: "Thương thế của ngươi như thế nào?

Chỗ ta có chút đan dược chữa thương...

Nói xong, Văn Nhân Linh Sắt tâm niệm vừa động, lấy ra một cái bình ngọc điêu khắc rất nhiều phù văn phong cấm từ trong túi trữ vật, trong bình mơ hồ truyền ra cảm giác sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên dược lực cực kì tinh thuần tràn đầy.

Bùi Lăng nghe vậy lại khẽ lắc đầu, nói: "Kiếm ý trên vết thương của ta chưa thanh trừ hoàn toàn, đan dược vô dụng."

"Thế nhưng, ta đã thắng trận chiến này, nhiều nhất mấy ngày nữa có thể hoàn toàn khôi phục."

Hắn không định nói cho Văn Nhân Linh Sắt biết việc giết năm tên yêu tộc vừa rồi.

Lần trước, hắn đã buông tha năm tên yêu tộc kia.

Hiện tại còn dám đến phục kích hắn nữa, tất nhiên hắn sẽ không nương tay!

Loại kẻ địch luôn núp trong bóng tối, chờ lúc hắn bị thương nặng để đánh lén, nhất định phải giết!

Ngoại trừ cái đó ra, lần đại chiến chính ma trước, hắn chưa từng gặp một yêu tộc Hợp Đạo nào... Bình thường hưởng thụ sự che chở của Lưu Lam hoàng triều, lúc thật sự có việc lại trốn ở sau lưng không ra tay, yêu tộc thế này, hắn giết không có gánh nặng trong lòng!

Thế nhưng, dù sao Văn Nhân Linh Sắt là Thái Thượng trưởng lão chính đạo, một khi biết việc này, bởi vì vấn đề lập trường, dù năm tên yêu tộc kia có vấn đề, đối phương cũng rất khó xử.

Bởi vậy, hiện tại coi như không xảy ra chuyện gì...

Lúc này, Văn Nhân Linh Sắt nhẹ gật đầu, lập tức thu hồi đan dược.

Chương 2135: Coi như không xảy ra chuyện gì

Lấy quan hệ của nàng và Bùi Lăng, đôi bên đều không cần khách sáo, hiện tại Bùi Lăng nói cho nàng biết đan dược này không có tác dụng, vậy chắc chắn không dùng được.

Văn Nhân Linh Sắt chợt nói: "Vì để phòng ngươi bị tập kích, từ giờ trở đi, ta sẽ tiếp tục đi theo ngươi."

Bùi Lăng gật đầu: "Tốt!"

Bên ngoài Ngũ Sắc cốc, trong khoảng hư không cách cốc một đoạn.

Pháp chu khổng lồ nhẹ nhàng trôi nổi.

Ngay lúc này, một tòa tú lâu tinh xảo phi độn mà tới, dừng lại cách pháp chu không xa.

Quanh thân pháp chu có vạn kiền yêu quỷ đi khắp rối loạn tưng bừng, chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, chậm rãi tiêu tán ra thi khí âm u lạnh lẽo.

Trong khoang tầng cao nhất.

Một đạo kẽ nứt không gian hẹp dài mở ra, bóng dáng huyền bào vác đao nhanh chân đi ra từ bên trong.

Bùi Lăng đi đến chủ vị bảo tọa, tán bào ngồi xuống, cảm nhận được lực lượng thiên địa còn đang liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Đáng tiếc, lần này chỉ có năm tên yêu tộc kia phục kích hắn.

Tô Ly Kinh vẫn không xuất hiện.

Nếu không, Tô Ly Kinh cũng phải chết!

Ngược lại ba vị Yến Tê thành kia, không biết là vì hắn và Kiếm Thần chiến đấu sớm, chưa kịp chạy tới hay đã từ bỏ ra tay với hắn... Tóm lại, chỉ cần ba người kia không còn ra tay hắn, hiện tại hắn cần quan tâm tiên lộ, cũng không có sức để ý tới.

Ngược lại Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông thật sự lợi hại!

Bốn trận chiến, đây là trận chiến thời gian ngắn nhất nhưng cũng dữ dội nhất.

Cho đến lúc này, trong miệng vết thương trên người hắn còn sót lại kiếm ý của Kiếm Thần, làm máu tươi không thể ngừng lại...

Thế nhưng, hiện tại hắn đang đi tiên lộ, chỉ cần thắng, dù chịu thương thế cỡ nào, cũng mặc kệ kiếm ý Kiếm Thần kinh khủng như thế nào, theo lực lượng thiên địa trong toàn bộ địa giới Hàn Âm Kiếm tông quán thâu, tất cả thương thế của hắn đều sẽ dần khôi phục.

Về sau thực lực tu vi tiến thêm một bước, vượt qua đỉnh phong trước đói Đương nhiên, bốn trận chiến đấu này đều có một điểm giống nhau, là mỗi một vị Tông Chủ đều có một môn thủ đoạn mà hắn căn bản không biết!

Hắn từng giao thủ với rất nhiều Hợp Đạo chín môn phái lớn trong cánh cửa thứ ba ở tạo hóa chi địa U Tố mộ, hắn biết tất cả thuật pháp, thần thông, pháp tắc bình thường mà tu sĩ cấp cao chín môn phái lớn nắm giữ, nhưng cũng chỉ biết nhiều như vậy.

Mỗi lần trước khi chiến đấu, Bùi Lăng đều hỏi sư tôn Dược Dạ Thư về điều cần chú ý, thật ra cũng vì đề phòng thủ đoạn đặc thù mà những Tông Chủ kia mới có thể nắm giữ.

Nhưng tiên lộ cần khí số.

Mỗi lần sư tôn cũng không dám nói quá nhiều, tránh chia mất khí số của hắn.

Hắn cũng cẩn thận không đi thỉnh giáo tiền bối Trọng Minh tông, dù sao Trọng Minh tông không giống sư tôn, một khi biết có thể chia cắt khí số thành tiên...

Tiên lộ tràn ngập đều không biết, mỗi một trận như đang bù đắp cho đại đạo của hắn, càng bước đi trên con đường này, càng hiểu rõ điều huyền diệu trong đó.

Trong tình hình này, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu...

Sau khi nghỉ ngơi gần đủ, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lấy ra phù triện đặc chế từ túi trữ vật.

Đây là Truyền Tống Phù thông hướng đến "Tiểu Tự Tại Thiên".

Hắn muốn tìm sư tôn Dược Dạ Thư hỏi mấy chuyện.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức thôi động phù triện, bóng dáng hắn thoáng cái biến mất từ trong khoang...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Đồi núi biển mây quen thuộc, kim quang cuồn cuộn.

Linh khí xen lẫn ngàn vạn mùi cỏ cây thơm ngát đập vào mặt.

Bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện giữa mây trắng, nhìn qua tình cảnh đã rõ ràng trong lòng, hắn đứng tại chỗ, đợi mấy tức mới thấy một bóng hình xinh đẹp mặc váy xanh biếc, tóc dài như nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn không xa.

Thấy Dược Dạ Thư xuất hiện, Bùi Lăng lập tức hành lễ nói: "Sư tôn!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, ôn nhu nói: "Chuyện gì?"

Bùi Lăng hỏi: "Không biết thương thế của Kiếm Thần như thế nào?

Lúc ấy hắn và Kiếm Thần một chiêu phân thắng thua, trong lúc toàn lực ra tay chỉ biết Kiếm Thần bị hắn chém xuống vực sâu, sau đó chính hắn cũng vì tạm thời mất sức mà rơi xuống từ không trung...

Mặc dù biết sư tôn chắc chắn sẽ đi cứu người, nhưng tất nhiên bây giờ phải hỏi rõ ràng tình huống cụ thể, càng thêm yên tâm.

Dược Dạ Thư chậm rãi nói: "Ngươi yên tâm, Kiếm Thần không sao, cũng không cần vi sư cứu."

"Hắn không sử dụng kiếm ý Ngộ Kiếm uyên Hàn Ảm Kiếm tông, tổn thương nặng hơn nữa cũng không xảy ra việc gì."

"Hơn nữa, Kiếm Thần là một vị kiếm tu chân chính, lần này hắn ta tổn thương càng nặng, tiếp theo sẽ càng mạnh hơn!"

Bị thương càng nặng sẽ càng mạnh?

Bùi Lăng nghe vậy, trong lòng ngạc nhiên, điều này rất giống ([Mạt Đạo Khuynh Tiên] của hắn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Phải là lúc trọng thương sắp chết, [Mạt Đạo Khuynh Tiên] mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất.

Thương thế có chuyển biến tốt đẹp sẽ giảm đi, đây là một môn thuật pháp lợi hại hơn thuật pháp phổ thông một chút!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Sư tôn, đồ nhi đã khiêu chiến Kiếm Thần xong, bây giờ không biết kiếm đạo Kiếm Thần đã xảy ra chuyện gì?"

Chương 2136: Pháp tắc đồng giá

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Thật ra, nếu Tông Chủ thế hệ này không phải Kiếm Thần, tình huống một trận chiến này của ngươi cũng giống như vậy."

"Ngươi đi tiên lộ, không phải khiêu chiến một vị Tông Chủ Hợp Đạo, cũng không phải một vị kiếm tu Hợp Đạo, mà là kiếm đạo Hàn Ảm Kiếm tông"

"Cho nên, bây giờ ngươi hỏi kiếm đạo Kiếm Thần, không bằng hỏi kiếm đạo Hàn Ảm Kiếm tông"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, nói: "Sư tôn, đồ nhi đã từng giao thủ với rất nhiều kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông, nhưng không có bất kỳ một trận chiến nào có thể so sánh với hôm nay."

"Hơn nữa, trước khi khiêu chiến với Kiếm Thần, đồ nhi từng đấu một trận với sư đệ Kiếm Thần."

"Mặc dù hắn vận dụng phi kiếm trấn tông Hàn Ảm Kiếm tông, còn có một loại kiếm ý cực mạnh mẽ nhưng cũng không nhân kiếm hợp nhất, uy năng dù lớn nhưng quá nhiều sơ hở."

"Đồ nhi thắng rất nhẹ nhõm!"

"Trong nhiều kiếm tu như vậy, chỉ có kiếm đạo Kiếm Thần mạnh nhất!"

Dược Dạ Thư nghe, khẽ lắc đầu, nói: "Vi sư phải nói pháp tắc Hàn Ẩm Kiếm tông với ngươi trước."

Pháp tắc Hàn Ảm Kiếm tông?

Bùi Lăng khẽ giật mình, cho đến bây giờ hình như hắn chưa từng thấy kiếm tu sử dụng pháp tắc?

Đang nghĩ ngợi, Dược Dạ Thư tiếp tục nói: "Không có gì không trảm, không có gì có thể cản, chỉ đánh một kiếm, vạn pháp đều phá, không nhiều người có thể làm được điểm này"

"Sư đệ Trình Đôn của Kiếm Thần, mặc dù cũng tu luyện đến Hợp Đạo kỳ, nhưng sự nắm giữ pháp tắc này rất thô thiển."

"Vì vậy, dù hắn vận dụng Tổ Kiếm, dùng [Trảm Tiên Kiếm Ý], cũng là phí công."

"Kiếm Thần lại am hiểu sâu sắc trọng điểm của pháp tắc này, cố gắng cả đời không sử dụng qua kiếm khác, cũng không chạm vào kiếm khác."

"Đạo tâm thuần túy kiên định, dù gặp phải bất kỳ gian nan hiểm trở gì, cho dù vào lúc sinh tử cũng chưa từng có hành động mượn nhờ ngoại vật, chưa từng có suy nghĩ mượn nhờ ngoại vật."

"Một người một kiếm đi đại đạo, tâm vô bàng vụ, cũng không nghi ngờ."

"Đây là một đầu pháp tắc đồng giá, có thể nắm giữ từ Luyện Khí kỳ, chỉ là lúc tu vi thấp sẽ không rõ ràng."

"Bởi vậy, lúc Phản Hư kỳ, trước Hợp Đạo kỳ, một vị kiếm tu đạo tâm kiên định, trên cơ bản thuộc về vô địch cùng cảnh!"

"Về phần cách đối phó cũng giống như ngươi, chỉ dùng một đạo, chỉ xuất một pháp."

"Như thế, là so đạo tâm và nội tình của đối phương"

"Kiếm Thần đạo tâm cứng như bàn thạch, vô cùng thuần túy, cho nên pháp tắc của hắn rất cường đại!"

"Mỗi một kiếm của hắn đều có pháp tắc gia trì, chém hết tất cả, không thể ngăn cản uy năng, phát huy vô cùng tinh tế"

"Nếu đổi lại là tu sĩ Hợp Đạo khác, cho dù chỉ dùng một đạo, cũng không ngăn được kiếm của Kiếm Thần."

"Nhưng nội tình của ngươi thâm hậu hơn Kiếm Thần quá nhiều, cho dù Kiếm Thần có pháp tắc gia trì, cuối cùng vẫn thua"

"Một trận chiến này, lý do ngươi có thể chiến thắng cũng là nội tình hoàn mỹ.

Nghe đến đó, Bùi Lăng như có điều suy nghĩ, lập tức hỏi: "Sư tôn, pháp tắc đồng giá là cái gì?"

Dược Dạ Thư nói: "Chính là ngươi nắm giữ một môn thủ đoạn cùng loại với pháp tắc đồng giá, từng sử dụng đến lúc đấu pháp với Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều thế hệ này."

"Thế nhưng, đây chỉ là một môn thuật pháp, so sánh với pháp tắc đồng giá thật sự vẫn kém rất nhiều."

Mình nắm giữ một môn thủ đoạn cùng loại với pháp tắc đồng giá?

Là [Sinh Tử Hiến Lệnh] !

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lại lập tức kịp phản ứng.

[Sinh Tử Hiến Lệnh] cần viết xuống hai đầu pháp tắc, một đầu nhắm vào mình, một đầu nhằm vào kẻ địch.

Đầu nhắm vào mình phải trả giá càng lớn hơn, đầu nhằm vào kẻ địch sẽ có uy năng càng mạnh hơn!

Pháp tắc Hàn Ảm Kiếm tông cũng là như thế?

Kiếm Thần không cần ngoại vật, cũng chưa từng đụng vào kiếm khác, thậm chí hắn ta kiên định và cố chấp với kiếm đạo, chính là cái giá phải trả?

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lại nói: "Nhưng Kiếm Thần từng nói, hắn tu kiếm không tu pháp..."

Dược Dạ Thư chậm rãi nói: "Bởi vì Hàn Ảm Kiếm tông, không, phải là kiếm tu khắp thiên hạ đều cho rằng, kiếm đạo kia không phải pháp tắc!"

Hả?

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng đã thấy Dược Tiên Nữ nói tiếp: "Bây giờ ngươi hiểu pháp tắc Hàn Ảm Kiếm tông là được."

"Nhưng đừng nhắc tới trước mặt kiếm tu Hàn Ẩm Kiếm tông"

"Trong mắt những kiếm tu kia là khinh nhờn kiếm đạo, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết."

Bùi Lăng lập tức gật đầu, đồng thời cũng thật sự hiểu, vì sao trong trận chiến với Kiếm Thần, hắn lại chật vật như vậy.

Pháp tắc của Kiếm Thần là giới hạn đối thủ chỉ có thể dùng một đầu đại đạo chiến đấu với hắn ta!

Sau khi hắn dùng đao đạo, không thể dùng bất kỳ gì pháp tắc gì, nhưng Kiếm Thần vẫn đang dùng pháp tắc!

Điều này tương đương với việc, hắn nhường đối phương tất cả pháp tắc, nhường tất cả thủ đoạn ngoại trừ đao đạo... Như thế lại tranh thắng bại với đối phương!

Khó trách lúc ấy hắn cảm thấy, chiến đấu với Kiếm Thần tương tự như Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn 1...

Điểm khác nhau của hai thứ này, [Vô Pháp Thiên Ấn 1 là phong cấm tất cả tu vi và pháp lực của đối phương, Sầm Phương Ác dựa vào võ nghệ trong thế tục để chén ép đánh hắn trong toàn bộ quá trình, còn pháp tắc của Kiếm Thần là hắn ta bảo trì trạng thái toàn thịnh, còn hắn chỉ có thể dùng ra một bộ phận thực lực!

Chương 2137: Vòng mặt trời thứ tư

Đương nhiên, Kiếm Thần không mượn dùng ngoại lực, đầu pháp tắc này thật sự rất mạnh!

Pháp tắc đồng giá...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ma đạo có một tông môn tình huống không khác kiếm tu này lắm...

Không, là càng nghiêm trọng hơn!

Đó chính là Vô Thủy sơn trang!

Người người tự xưng Tiên Tôn Tiên Vương!

Điều này... Có lẽ cũng là một đầu pháp tắc đồng giá!

Hơn nữa, tu sĩ Vô Thủy sơn trang cũng không ôn hòa như kiếm tu, cái giá phải trả của bọn họ càng lớn hơn kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông!

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Sư tôn, Vô Thủy sơn trang cũng là như thế?"

Thấy Bùi Lăng có thể nghĩ đến Vô Thủy sơn trang, Dược Dạ Thư nhẹ gật đầu nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, nói: "Vô Thủy sơn trang, cực hạn của họ không chỉ là như thế..."

Nói đến đây, Dược Dạ Thư không tiếp tục nói hết.

Bùi Lăng chợt hiểu rõ, hiện tại hắn còn chưa khiêu chiến Vô Thủy sơn trang, sư tôn không thể nói quá nhiều với hắn.

Thế là, Bùi Lăng không quan tâm tình huống Vô Thủy sơn trang, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Vậy vì sao sư tôn cho rằng, nếu Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông thế hệ này không phải Kiếm Thần, tình huống cũng giống như vậy?"

Sư tôn sẽ không nói dối ở phương diện này, biết nguyên nhân có thể khiến hắn càng hiểu rõ chín môn phái lớn.

Dược Dạ Thư nói: "Điều này có liên quan với tiên lộ của ngươi, chỉ cần ngươi vẫn không thua, mặc kệ như thế nào, đều đối mặt với đại đạo chân chính của chín môn phái lớn!"

"Hơn nữa, Tổ Kiếm và kiếm ý trong Ngộ Kiếm uyên Hàn Ảm Kiếm tông đều ẩn chứa đầu pháp tắc này."

"Chỉ có điều, Trình Đôn kia chiến đấu với ngươi, đạo tâm và nội tình đều kém quá nhiều, Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý] không thể phát huy ra uy năng nên có."

Bùi Lăng lập tức hiểu ý Dược Dạ Thư.

Chỉ cần hắn đi đầu tiên lộ này, nhất định sẽ đối đầu với pháp tắc Hàn Ẩm Kiếm tông kia.

Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý] Kiếm tông có thể dùng được đầu pháp tắc kia, nhưng chủ nhân tạm thời là Trình Đôn lại không được, ảnh hưởng đến uy năng của Tổ Kiếm và [Trảm Tiên Kiếm Ý] !

Lúc này, Dược Dạ Thư lại nói: "Ngươi chưa đạt được tất cả thu hoạch trong tiên lộ lần này, không thể dừng lại Tiểu Tự Tại Thiên quá lâu, hiện tại có thể hỏi một vấn đề cuối cùng"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lúc này không do dự chút nào, lập tức nói: "Trong chín môn phái lớn, hiện tại đồ nhi đã khiêu chiến một 2211 nửa.

"Trong khoảng thời gian tiếp theo, kính xin sư tôn ngủ một giấc thật tốt."

"Có thể qua ít ngày nữa, đồ nhi lại đi khiêu chiến Cửu Nghi sơn, cùng tông môn ma đạo!"

Đầu tiên lộ này với hắn, càng đi nhanh càng tốt!

Hơn nữa, Kế Sương Nhi còn đang ở Phù Sinh cảnh chờ hắn đi cứu...

Chỉ có điều, phần lớn thời gian trước đó sư tôn đều ngủ say trong "Tiểu Tự Tại Thiên", nhưng từ khi hắn bắt đầu khiêu chiến Chung Quỳ Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều thế hệ này, sư tôn đã không còn ngủ say.

Hiện tại hắn lại lo lắng cứ tiếp tục như thế, sư tôn sẽ xảy ra chuyện gì đó...

Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến lần này hắn tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" gặp mặt sư tôn.

Nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Dược Dạ Thư lộ ra một nụ cười ôn nhu, trong đôi mắt như phỉ thúy tràn ra chút ý cười vui vẻ, như là tia nắng ban mai ngày xuân chiếu xuống, gió mềm chậm rãi thổi mặt nước gợn sóng, tóc dài như ánh trăng hơi lay động, lại lắc đầu nói: "Không cần"

"Vi sư đã tìm được truyền nhân cho chủ nhân"

"Tiếp theo không cần tiếp tục ngủ say."

Sau khi nói xong, Dược Dạ Thư không đợi Bùi Lăng đáp lời, nhanh chóng nói: "Thời gian cũng đủ rồi, ngươi nên trở về Bàn Nhai giới"

Còn chưa nói hết câu, nàng nâng một ngón tay trắng thuần non mềm lên, nhẹ nhàng điểm vào Bùi Lăng một cái, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa đẩy hắn ra khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên"...

Bàn Nhai giới, Hàn Ảm Kiếm tông.

Bên ngoài Ngũ Sắc cốc.

Vùng bỏ hoang.

Phía trên bầu trời, một cỗ pháp chu to lớn lăng không lơ lửng, yêu quỷ đi khắp quanh người, thi khí tản khắp, rét lạnh đáng sợ.

Khoang tầng cao nhất.

Tất cả các loại trận pháp yên tĩnh vận chuyển, một cột khói mùi thơm ngát tản ra khắp trong phòng, như vân trụ ngút trời, quấy mây khói.

Chủ vị không có một ai, đột nhiên xuất hiện một bóng người huyền bào vác đao, lạnh lùng trầm ổn.

Trong chớp mắt Bùi Lăng trở về, lực lượng thiên địa trong toàn bộ Hàn Ẩm Kiếm tông như cảm ứng được cái gì đó, lập tức nhanh chóng trào lên mà đến từ bốn phương tám hướng, như là hồng thủy vỡ đê, một lần nữa điên cuồng rót vào trong cơ thể Bùi Lãng.

Trong khoang cửa sổ đóng chặt, tóc mực và áo bào của Bùi Lăng đều phần phật điên cuồng múa.

Lực lượng thiên địa khó mà tính toán, lúc này mấy phần như thực chất, như là dòng lũ cũng gầm thét bao phủ hắn hoàn toàn.

Theo thời gian từ từ trôi qua, khí tức của Bùi Lăng chậm rãi dâng lên.

Thấy mình đã trở lại bên trong pháp chu, trên mặt hắn hiện ra chút nghi ngờ, tìm ra truyền nhân Đan Tổ, sư tôn không cần ngủ say nữa?

Truyền nhân của Đan Tổ chắc chắn là hắn!

Nhưng không phải đoạn thời gian trước sư tôn vẫn ngủ say sao?

Ừ... Có thể là Kim Tố Miên miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của sư tôn...

Chương 2138: Vòng mặt trời thứ tư (2)

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đặt việc của truyền nhân Đan Tổ sang một bên trước, hiện tại sư tôn không cần ngủ say vậy hắn có thể tiếp tục khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn.

Kiếm Thần đã rất mạnh, nhưng trình tự khiêu chiến mà sư tôn sắp xếp cho hắn lại là Sơn Chủ Cửu Nghi sơn sau Kiếm Thần...

Một trận chiến sau đó, phải càng cẩn thận hơn!

Hiện tại, phải hấp thu khí số có được lần này thật tốt trước đã...

Thế là, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, bắt đầu chủ động hấp thu lực lượng thiên địa không ngừng vọt tới từ bốn phương tám hướng.

Thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, khí tức càng ngày càng mạnh.

Sâu trong thức hải, một bóng cây che khuất bầu trời, khổng lồ như trụ trời, cành lá lượn quanh ở như một tòa đại lục mênh mông bát ngát đến không thể tưởng tượng, ba mặt trời huy hoàng nghi lại ở giữa, chiếu rọi bốn phía lại không cảm thấy chật chội chút nào, không những khoảng cách ở giữa cách xa nhau xa xôi, thậm chí còn có khoảng không rộng lớn hơn tán cây.

Lúc này, ở chỗ cách ba mặt trời này một khoảng cách tương đương, đột nhiên sinh ra ánh sáng vạn trượng chiếu sáng toàn bộ thức hải, chẳng mấy chốc tất cả ánh sáng sụp đổ như hạch, chợt chầm chậm lớn mạnh, vòng mặt trời thứ tư đang ngưng tụ từng chút một...

Hàn Ảm Kiếm tông.

Thiết Kiếm thành.

Hậu viện phủ đệ của riêng ở thành bắc.

Mật thất dưới lòng đất.

Đèn áp tường độc lâu cốt hỏa thiêu đốt hừng hực, soi sáng ra huyết trì lăn lộn trong mật thất.

Bọt khí lớn khoảng quả đấm đang không ngừng dâng lên từ đáy ao, đến mặt nước lại vỡ nát, liên tiếp tràn ra từng vòng gợn sóng, hình như có vô số vật sống nhúc nhích trong đó.

Mùi hương ngai ngái tản ra khắp phòng.

Bên hồ chìa ra cành lá linh mộc như điêu khắc từ thanh đồng, trên mỗi một chiếc lá có lít nha lít nhít con mắt thỉnh thoảng chuyển động, dưới ánh cốt hỏa lóe ra ánh sáng lạnh khiếp người.

Một bóng người hoa phục kim quan ngồi xếp bằng dưới cây, hắn ta tuấn mỹ tà dị, mặt không biểu tình, chính là Tô Ly Kinh.

Ở trước mặt hắn ta lơ lửng một mặt tấm gương trong vắt như nước, quanh mặt kính có vô số xương ngón tay trắng đục khó mà tính toán bao bọc vây quanh, phía trên di cốt lít nha lít nhít phù văn, mặt sau tấm gương cũng như lá cây trên gốc linh mộc kia, đều là từng con mắt.

Lúc này, trong mặt kính đang hiện ra hình ảnh núi liệt sao giăng, thúy tụ như sa.

Một con sông rộng quanh quẩn giữa dãy núi, reo hò trào lên chảy xuôi đến nơi xa.

Trời cao ưng nhạn liệng tập, viên hầu nhảy vọt trong rừng, mọi tiếng động lượn quanh, hoàn toàn là cảnh đẹp nơi sơn dã.

Nơi này là chỗ năm tên yêu tộc Hợp Đạo kia mai phục Bùi Lăng.

Chỉ có điều, hiện tại ở đây không còn gì hết, năm tên yêu tộc Hợp Đạo không để lại chút khí tức nào!

Tô Ly Kinh nhìn hình ảnh không có một ai trong kính, lông mày cau chặt lại.

Vốn tưởng lần này Bùi Lăng tổn thương nặng như vậy là một cơ hội tuyệt vời, không ngờ thực lực của đối phương lại đã mạnh đến mức độ này!

Hiện tại, hắn ta chỉ có một cơ hội cuối cùng...

Năm tông ngụy đạo, còn thừa lại Sơn Chủ Cửu Nghi sơn là Bùi Lăng chưa khiêu chiến.

Sau đó, Bùi Lăng nhất định đi Cửu Nghi sơn!

Nếu lần này vẫn không thể giải quyết Bùi Lăng, vậy sau này hắn ta cũng chỉ có thể ở mãi trong tổ địa Chẩm Thạch Tô thị không ra ngoài...

Hắn ta đã đuổi giết Bùi Lăng, lần thứ nhất thất bại, Cửu A Lệ thị đã ra mặt vì đối phương, không chỉ giúp Bùi Lăng thuận lợi leo lên vị trí chân truyền, hơn nữa lúc ấy hắn ta làm Tông Chủ, còn hứa hẹn bế quan nửa năm coi như nhượng bộ.

Nhưng Bùi Lăng này căn bản không vừa lòng!

Lại cả gan làm loạn, tính món nợ này với phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến của hắn ta!

Lần thứ hai thất bại, mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn từ thái độ có thù tất báo của người này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ như vậy!

Hiện tại, thực lực tu vi của Bùi Lăng đã vượt qua hắn ta, có thể tìm đến hắn ta báo thù bất cứ lúc nào!

Càng quan trọng hơn là: "Minh Huyết" tổ sư cực kỳ thiên vị hắn, nếu kéo việc này đến trước mặt "Minh Huyết" tổ sư, nhiều nhất cũng chỉ trừng phạt hắn một khoản linh thạch coi như tượng trưng!

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lập tức lạnh lùng quát: "Người tới!"

Cửu Nghi sơn.

Thiên Thần phong, phòng nghị sự.

Chủ vị không có một ai, Sơn Chủ còn đang lĩnh hội thần thông mà tổ sư truyền thụ cho, cũng không có mặt.

Trên ghế ngồi phía dưới, lại rất nhiều người ngồi tốp năm tốp ba, đều khí cơ thanh linh, khí tức cường đại, lại là một đám Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn.

Lúc này, sắc mặt tất cả mọi người cực kỳ nghiêm nghị.

Trong đó một tên lão giả áo vải giày đen trầm giọng nói: "Kiếm Thần bại..."

Trong phòng nghị sự lập tức lặng ngắt như tờ, sự im lặng bao phủ toàn trường.

Sau một lát, mới có người chậm rãi mở miệng: "Ta đã xem qua ảnh lưu niệm, kiếm của Kiếm Thần rất mạnh."

"Nhưng đao của Bùi Lăng lại mạnh hơn Kiếm Thần!"

Một Thái Thượng trưởng lão như thiếu niên nhìn quanh, nói: "Bùi Lăng chủ tu đao đạo, ma uy của hắn đã thành tựu."

Chương 2139: Nghiêm Tư Thuần

"Lần này một trận chiến với Kiếm Thần mới lộ ra căn cơ, vốn hắn thi triển những thuật pháp thần thông kia đều dưới tạo nghệ đao đạo của hắn, đây căn bản là một vị Đao Ma!"

Những người khác gật đầu, một Thái Thượng trưởng lão vẻ ngoài như trung niên trầm giọng nói: "Chắc chắn sau đó Bùi Lăng sẽ khiêu chiến Sơn Chủ."

"Năm tông chính đạo ta đã có tứ tông thua trong tay hắn."

"Một trận chiến này... Sơn Chủ tuyệt đối không thể thua!"

Thái Thượng trưởng lão dáng vẻ thiếu niên kia cau mày nói: "Lần này Kiếm Thần và Bùi Lăng chiến đấu sớm, hiện tại Sơn Chủ còn đang bế quan, không biết thời gian có kịp không..."

Đám người nhìn nhau, lão giả áo vải giày đen kia lập tức nói: "Đây là trận chiến cuối cùng của chính đạo ta, không được vội vàng ra trận"

"Nếu Bùi Lăng tới quá nhanh, vậy để hắn chờ thêm mấy ngày."

Thái Thượng trưởng lão dáng vẻ trung niên khẽ gật đầu: "Chờ sau khi Bùi Lăng tiến vào địa giới Cửu Nghi sơn ta, cần chiêu đãi thật tốt."

"Có thể để hắn chờ lâu mấy ngày, nhưng chính đạo ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa."

Tất cả mọi người nghe vậy đều gật đầu nói phải.

Về sau, một nữ Thái Thượng trưởng lão khẽ thở dài một cái nói:

"Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy."

"Tiếp theo, phải chờ Sơn Chủ xuất quan"

Đám người im lặng một lát đều không nói gì, chẳng mấy chốc đã yên lặng giải tán...

Hàn Ảm Kiếm tông.

Tâm Thưởng phong.

Đây là một nhọn núi lá đỏ, sáng ngời đặc biệt dễ thấy ở trong đám núi.

Đỉnh núi đầy mây, thác nước rủ xuống, thụy thú tường chim tuỳ tiện rong chơi, dã thú đông đúc, thỉnh thoảng thấy kiếm quang lạnh thấu xương ra vào.

Đỉnh núi.

Dưới vài gốc cổ tùng mấy người mới có thể ôm hết, một tòa nhà tranh không biết xây dựng bao nhiêu năm, trên nóc là cỏ tranh thật dày, nền đất trước phòng phủ đầy rêu xanh, rơi đầy lá tùng xanh vàng đan xen.

Mùi thơm ngát đặc biệt của gỗ thông xen lẫn hàn ý lạnh thấu xương, chầm chậm tản ra, mát lạnh cam thuần như trữ ủ lâu năm.

Lúc này, trong nhà tranh rèm vải nửa cuốn, song cửa sổ nửa mở, chiếu rọi ra một bóng dáng tinh tế gầy gò.

Nàng tóc xanh búi cao, mộc trâm cắm nghiêng, áo xanh váy trắng không có một cái hoàn bội nào, váy mộc mạc càng làm nổi bật vẻ thanh nhã như tuyết đầu mùa đắp lên khuôn mặt, chưa điểm phấn hồng nhưng lông mày và lông mi như mực, mắt như điểm sơn, nhìn lại tươi tắn xinh đẹp, như một gốc tuyết liên hoa nở mãi không tàn trong năm tháng, trong hồng trần.

Khí tức quanh người nữ tu lạnh lẽo, liền thành một khối với cơn gió mạnh trên đỉnh núi, cổ tùng, nhà tranh... Như tiên tử ở trên ngọn núi trống vắng, không nhiễm chút khói lửa.

Lúc này, trong tay nàng cầm một thanh phi kiếm trong vắt như thanh thủy, lại hoảng hốt mất hồn.

Đây là kiếm bản mệnh của sư huynh Vi Đoan Cư, Quy Mộng Kiếm!

Vi sư huynh rời khỏi Hàn Ảm Kiếm tông là chuyện từ rất rất lâu lúc trước, qua nhiều năm như thế, nàng hoàn toàn hiểu rõ mỗi một câu nói mà đối phương đã từng nói với nàng.

Thời gian lưu chuyển, năm tháng dằng dặc đã xóa đi rất nhiều người và việc.

Nhưng từng giờ từng phút ở cạnh sư huynh vào năm đó, không những chưa từng nhạt lại, ngược lại lần lượt chiếu rọi trong ký ức, càng ngày càng khắc sâu, tươi sáng...

Tin thư xa, mộng về quê nhà đều mờ mờ tỏ tỏ. Chỉ chiếc giường trống đối diện cùng mùa thu thê lương. Ngoài thềm đá, một màu rêu biếc và sắc đỏ những cành phong ánh vào nhau. Trong mưa cảnh vắng vẻ tịch mịch, dưới trăng cảnh lại sầu thảm (1), đây là xuất xứ tên của sư huynh.

(1) Bài thơ Đoan Cư của Lý Tư Thuần.

Năm đó sư huynh leo trèo Tê Kiếm sơn, được phi kiếm công nhận, một đám đồng môn đều chúc mừng, vui vẻ, tuổi nhỏ nàng có tình cảm ngu dại, chủ động đặt tên cho phi kiếm.

Vi sư huynh không thèm để ý chuyện này, cảm thấy hai chữ "Quy Mộng" tạm được, thế là từ đây thanh kiếm bản mệnh theo sư huynh vào sinh ra tử được gọi là Quy Mộng Kiếm.

Cũng chính vì chuyện này, Nghiêm Tư Thuần luôn cảm thấy sư huynh chưa hẳn đã vô tình với mình...

Hắn ta chỉ muốn theo đuổi tìm kiếm đại đạo hơn thôi, có lẽ hắn ta chưa từng hiểu rõ lòng mình, hoặc đơn giản là không hiểu phong tình... Nói tóm lại, thời gian tu sĩ lâu dài, nàng có rất rất nhiều thời gian chờ đợi...

Thế nhưng, ai ngờ qua thời gian dài như thế, sau khi cách thương hải tang điền cảnh còn người mất, sự chờ đợi dài dằng dặc, chỉ chờ được kiếm của đối phương...

Quy Mộng, Quy Mộng... Trở về, thật sự chỉ là một mộng hư ảo...

Cơn gió mạnh lạnh thấu xương, lá tùng rơi gấp như mưa rào, ngàn vạn dây xanh tung hoành ngoài song cửa sổ, tiếng xào xạc vô cùng quen thuộc trên nóc nhà, như nhiều năm trước cùng nhau trải qua những đêm mưa, lại như quay về quá khứ, những ngày đi một mình dưới cơn mưa như trút nước, không biết nơi nào truyền đến tiếng gió nghẹn ngào như khóc, mạch máu màu xanh nhạt làm nổi bật mu bàn tay trắng thuần, Nghiêm Tư Thuần nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm Quy Mộng Kiếm, ánh mắt hoảng hốt.

Ánh sáng phi kiếm vẫn còn tồn tại, linh tính chưa từng tan hết, chỉ là kiếm linh đã bị tử khí U Tố mộ ăn mòn nghiêm trọng, muốn đánh thức linh trí của nó, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian dốc lòng nuôi luyện khá dài.

Thế nhưng, đây là kiếm của Vi sư huynh, dù như thế nào nàng nhất định phải khôi phục nó như lúc ban đầu!

Chương 2140: Đến Cửu Nghi sơn

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài nhà tranh truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ.

Chẳng mấy chốc, một nữ tu mặc hoa phục, vòng vàng buộc tóc đi vào, đôi mắt nàng sáng lập lòe như ngôi sao, kiếm ý quanh quẩn quanh người, đi lại mạnh mẽ, trông thấy Nghiêm Tư Thuần lập tức cung kính hành lễ nói: "Sư tôn, Kỳ Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên đến đây, nói là mang đến tin tức Tông Chủ đại chiến với ma tu Bùi Lăng kia..."

Nghe đệ tử nói vậy, Nghiêm Tư Thuần lấy lại tinh thần, nàng thu hồi phi kiếm, nhìn qua truyền nhân trước mặt hỏi: "Tông Chủ thua đúng không?"

Nữ tu lập tức khẽ giật mình, sư tôn đã biết?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức trả lời: "Vâng...

"Kỳ Thái Thượng trưởng lão còn nói, hiện tại Tông Chủ đang ở Ngũ Sắc cốc chữa thương, có Hoàng hậu Lưu Lam hoàng triều hộ pháp bên cạnh"

Nghiêm Tư Thuần khẽ gật đầu, nếu Tông Chủ thắng sẽ tự mình trở về tông môn, không cần người Tố Chân Thiên đến Hàn Âm Kiếm tông báo tin.

Trong tình huống này, tất nhiên là Tông Chủ thua, hơn nữa chắc chắn thương thế Tông Chủ không nhẹ!

Nghĩ tới đây, nàng chậm rãi nói: "Đã biết, ngươi lại đi tu luyện đi"

Nữ tu lập tức đáp: "Vâng!"

Chợt khom người lui ra.

Cổ tùng lượn quanh, khí lạnh lẽo, Nghiêm Tư Thuần chậm rãi đứng dậy, Tông Chủ Hàn Ẩm Kiếm tông bị trọng thương ở bên ngoài, nhằm đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định phải tiến về hộ pháp.

Mặc dù Ngũ Sắc cốc đã có Lưu Lam hoàng triều Hoàng hậu, nhưng Kiếm tông đã biết việc này, thân là Thái Thượng trưởng lão, nàng không thể không có chút hành động nào.

Ngoại trừ cái đó ra, nàng cũng muốn đi hỏi Tông Chủ xem lấy được kiếm của Vi sư huynh từ chỗ nào...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Nghiêm Tư Thuần lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, chớp mắt xuyên qua màn mưa ngàn vạn lá tùng, lướt ngang trời cao, chui ra khỏi Hàn Ảm Kiếm tông.

Mấy ngày sau.

Pháp chu khổng lồ lơ lửng giữa vòm trời.

Trong khoang tầng cao nhất.

Phù văn trên bốn vách tường sáng tối chập chờn, rất nhiều trận pháp chậm rãi vận chuyển.

Một trụ mây khói mùi thơm ngát từ từ bốc lên, bay thẳng nóc phòng, tản ra mờ mịt.

Chủ vị, Bùi Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, pháp lực quanh người bành trướng như nước thủy triều, cứ như đại dương mênh mông.

Tất cả thương thế trên dưới cả người hắn đều đã khôi phục như lúc ban đầu.

Ở sâu trong thức hải của hắn, vòng mặt trời thứ tư giữa tán cây khổng lồ đã hoàn toàn thành hình, nó huy hoàng quang minh, chiếu khắp cành lá một phương như thuần kim, sáng loá, lúc treo cao tản ra khí tức cuồn cuộn mênh mông.

Cùng lúc đó, lực lượng thiên địa trào lên từ toàn bộ Hàn Ảm Kiếm tông chầm chậm chìm xuống, không còn quán thâu vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng như ngôi sao, sau khi hơi lấp lóe đều thu liễm, quy về bình thản.

Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong!

Khoảng cách Hợp Đạo hậu kỳ, còn cần một trận chiến!

"Sau khi khiêu chiến Cửu Nghi sơn xong, tu vi của ta nhất định có thể đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ."

"Ngoài ra, ta có thể lại nắm giữ một đầu pháp tắc mới...

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng khẽ nhíu mày.

Đầu pháp tắc mới này, vốn hắn muốn dùng pháp tắc người gỗ trong trường tư thục Khê Ngọ. Nhưng hiện tại nghe sư tôn giảng giải về kiếm đạo Hàn Ảm Kiếm tông, hiện tại hắn càng muốn một đầu pháp tắc cùng loại với pháp tắc đồng giá của Hàn Ảm Kiếm tông!

Cảnh giới giống nhau, pháp tắc đồng giá mạnh hơn pháp tắc phổ thông quá nhiều.

Lần này chiến một trận với Kiếm Thần, bản chất là một đầu pháp tắc của đối phương đánh bốn đầu pháp tắc của hắn, tác dụng thật sự của bốn đầu pháp tắc đưa cho hắn, thật ra là sử dụng "Quên" với bản thân...

Đương nhiên, đây là vì cái giá phải trả của Hạ Phất Khung với kiếm đạo cũng đủ lớn.

Kiếm tu phổ thông không thể ép hắn đến mức đó...

"Nhất định phải sớm chuẩn bị tốt pháp tắc đồng giá trước khi khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn."

"Nếu không đợi tu vi của ta đột phá Hợp Đạo hậu kỳ, chắc chắn sẽ nắm giữ đầu pháp tắc người gỗ kia..."

"Đến địa giới trước Cửu Nghi sơn, thử xem ta có thể tự kiềm chế pháp tắc đồng giá không"

"Không được, thì đi thỉnh giáo ý chí Chân Tiên..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm cho đám người Thi Nam Tử: "Đi Cửu Nghi sơn.

Thi Nam Tử lập tức truyền âm trả lời: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, pháp chu đã ở lại nơi đây nhiều ngày bắt đầu chuyển hướng, vô số phù văn sáng lên, trận pháp vận chuyển, chẳng mấy chốc pháp chu to lớn bắt đầu phi độn, xuất phát đến Cửu Nghi sơn.

Tú lâu bên cạnh pháp chu theo sát phía sau.

Lại mấy ngày sau.

Cửu Nghi sơn.

Trên một mảnh đầm nước to lớn khí tức hỗn loạn, có âm khí, thi khí bốc hơi mà lên.

Pháp chu to lớn phi độn tới từ phương hướng Hàn Ảm Kiếm tông, ven đường đụng nát vô số mây trôi, hắn không hề che giấu hành tung.

Một tòa tú lâu tinh xảo đi theo sau pháp chu.

Lúc này, rèm châu trong tú lâu rủ xuống, che đậy cực kỳ chặt chẽ, trướng màn che đậy cái bóng lay động, ngọc câu chập chờn chậm rãi dừng lại.

Một trận luận đạo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vừa kết thúc.

Chương 2141: Đến Cửu Nghi sơn (2)

Bùi Lăng hơi khép hai mắt, cực kỳ hài lòng tựa vào một tòa bể tắm hình nửa vòng tròn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội Nhân Gian Cực Lạc của Thiên Sinh giáo.

Lần sau, có thể thử tiên sơn mây mưa của Vô Thủy sơn trang...

Đang nghĩ ngợi, một tiếng nói trầm ổn đột nhiên truyền đến từ bên ngoài: "Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn Đổng Tiện Ngư, nghe nói Thánh Tử Trọng Minh tông nhập cảnh, đặc biệt tới để nghênh đón"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, cùng lúc đó mặt nước trước người hắn đột nhiên "soạt" một tiếng, Văn Nhân Linh Sắt dùng bàn tay trắng nõn che miệng, xông ra từ đáy nước.

Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Ta về trước."

Văn Nhân Linh Sắt nhẹ gật đầu, trong chốc lát không tiện nói chuyên.

Ngay sau đó, Bùi Lăng tiện tay xé mở một đầu kẽ nứt không gian chật hẹp, trực tiếp chui vào trong đó.

Pháp chu.

Trong khoang tầng cao nhất.

Một đạo kẽ nứt không gian chật chội mở ra, Bùi Lăng nhanh chóng khom người đi ra từ bên trong.

Ngay chớp mắt hắn rơi xuống đất, quanh người đột nhiên dấy lên linh hỏa hừng hực, trong chớp mắt sấy khô hơi nước toàn thân, sau đó lấy ra một kiện pháp y màu đen mặc vào.

Làm xong tất cả, lúc này Bùi Lăng mới bình tĩnh trả lời: "Vãn bối đến đây là muốn khiêu chiến Sơn Chủ quý tông"

"Thời gian, địa điểm, đều do quý tông quyết định"

Đổng Tiện Ngư đạp không mà đứng, cao giọng nói: "Mấy ngày nay Sơn Chủ đang lúc bế quan, vẫn còn cần mấy ngày nữa mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của Thánh Tử."

"Trong khoảng thời gian này, kính xin Thánh Tử cho Cửu Nghi sơn tận tình nghĩa chủ nhà."

Nghe vậy, Bùi Lăng suy nghĩ, lập tức trả lời: "Khách theo ý chủ, mời!"

Đổng Tiện Ngư tâm niệm vừa động, sau lưng lập tức tuôn ra dãy núi trùng điệp, thoáng qua đã đặt chân trên một đỉnh núi lơ lửng, khẽ gật đầu nói với pháp chu: "Kính xin Thánh Tử đi theo lão phu."

Nói xong, dãy núi lập tức phi độn đến một phương hướng.

Lúc này pháp chu đuổi theo, tú lâu cũng thế.

Trời cao xanh ngọc, mây trắng uốn lượn.

Ba tòa pháp bảo phi độn trong thanh minh phá tan ngói lam rõ ràng.

Sông núi thành trấn phía dưới không ngừng biến ảo, ngoại trừ mảnh đầm lầy mà pháp chu mới nghi lại, chưa hoàn toàn xóa sạch rất nhiều thuật pháp thần thông lưu lại lúc đại chiến chính ma, phần lớn những chỗ khác đều có tu sĩ cấp cao ra tay, xây lại nhà cửa.

Từng cột khói bếp xông thẳng lên trời, gà chó chạy chơi trên đồng ruộng, nông dân xuống ruộng... Tình cảnh an cư lạc nghiệp.

Sự ảnh hưởng của đại chiến chính ma đã nhanh chóng nhạt đi.

Tương Ca biệt uyển.

Nơi đây ở trên một ngọn núi lẻ loi cách Cửu Nghi sơn ngàn dặm, bởi vì địa sinh linh tuyền, linh khí dồi dào lại có phong cảnh tươi đẹp, mấy trăm năm trước có một vị trưởng lão Cửu Nghi sơn xây dựng thành biệt quán, ngẫu nhiên ở lại.

Sau đó vị trưởng lão kia vẫn lạc lúc tiến vào hung địa tìm kiếm cơ duyên, hắn ta không có hậu nhân, nơi đây thuộc về sở hữu của Cửu Nghi sơn, để chiêu đãi một vài khách quý không muốn sơ suất nhưng cũng không nên mời vào sơn môn.

Hiện tại, sắp xếp làm nơi ở cho Bùi Lăng.

Trên đất trống trước biệt uyển, trận pháp phòng hộ hiện ra ánh sáng lam nhạt, chống cự xung kích khi có liên tiếp ba tòa pháp bảo là dãy núi, pháp chu, tú lâu phi độn rồi hạ xuống.

Đổng Tiện Ngư bước một bước ra khỏi dãy núi, trở tay thu hồi pháp bảo, khép tay áo đứng trước cổng chính biệt uyển, chờ đợi khách nhân.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng dẫn theo một đám nữ tu đi xuống từ trong pháp chu, cũng thu hồi pháp chu.

Cuối cùng là Văn Nhân Linh Sắt.

Đổng Tiện Ngư khẽ gật đầu thăm hỏi, chợt nói: "Những ngày tới mời Thánh Tử nghỉ ngơi ở chỗ này."

"Là người sơn dã, không còn gì nữa, một chút quả dại linh tửu coi như mới mẻ, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng Thánh Tử rộng lòng tha thứ."

"Thỉnh cầu Thánh Tử kiên nhẫn chờ đợi, trong mấy ngày Sơn Chủ sẽ xuất quan, sẽ không quá lâu"

"Đến lúc đó, lão phu lập tức thông báo cho Thánh Tử."

Bùi Lăng gật đầu nói: "Được"

Lúc này Đổng Tiện Ngư tâm niệm vừa động, lấy ra một cái lệnh bài giao cho Bùi Lăng: "Đây là đầu mối trận pháp biệt uyển, cũng có thể liên lạc với Cửu Nghi sơn, nếu Thánh Tử có cần cứ việc nói thẳng"

Ngay sau đó, lại nhìn về phía Văn Nhân Linh Sắt: "Văn Nhân đạo hữu có quen biết sư muội của lão phu từ trước, lão phu không chào hỏi ngươi nữa."

Văn Nhân Linh Sắt gật đầu: "Ta sẽ đến động phủ của Trân đạo hữu ở nhờ."

Thế là, hai người cùng tạm biệt Bùi Lăng: "Thánh Tử tự tiện, chúng ta không quấy rầy nữa."

Sau khi đưa mắt nhìn Đổng Tiện Ngư và Văn Nhân Linh Sắt rời đi, Bùi Lăng dẫn theo một đám nữ tu đi vào Tương Ca biệt uyển.

Toà biệt uyển này chiếm diện tích rộng lớn, bố trí đình đài lầu các dọc theo thế núi, ở giữa trồng hoa hiếm cỏ lạ, còn có suối chảy thác tuôn, hồ thạch hòn non bộ, linh cầm đủ mọi màu sắc nhẹ nhàng bay lượn, bạch lộc rong chơi, suối nước lững lờ, thúy tụ quanh quẩn, tiên vận thướt tha.

Sau khi hơi dò xét, Bùi Lăng lấy ra lệnh bài do Đổng Tiện Ngư lưu lại thôi động, một đoàn người lập tức xuất hiện trong một tòa chính sảnh rộng lớn.

Chương 2142: [Nghịch mệnh chủy thủ]

Nơi đây là vị trí chính giữa Tương Ca biệt uyển, bày biện thanh nhã tinh tế, trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt linh trà linh quả, xung quanh còn có rất nhiều khôi lỗi gỗ giống hệt người thật khoanh tay đứng hầu, chờ phân phó.

Bùi Lăng lấy thần niệm nhanh chóng đảo qua toàn bộ biệt uyển, không phát hiện vấn đề gì, lập tức khẽ gật đầu.

Mặc dù Cửu Nghi sơn là một trong ngũ đại chính đạo, không có khả năng giở trò gì trong nơi ở sắp xếp cho hắn, nhưng là đệ tử Trọng Minh tông, hắn đã quen cẩn thận...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đi đến chủ vị ngồi xuống, mấy nữ tu Thi Nam Tử thướt tha cất bước, chia nhóm hai bên.

Nhìn đám nữ tu xung quanh, Bùi Lăng mở miệng nói: "Nơi đây có rất nhiều căn phòng, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa nghỉ ngơi."

"Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, đừng gây chuyện rắc rối"

"Không được lạm sát kẻ vô tội!"

"Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời khỏi Tương Ca biệt uyển nửa bước."

Đám người Thi Nam Tử nhao nhao hành lễ nói: "Vâng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Tất cả đi xuống đi"

Đám nữ tu hơi có vẻ u oán liếc nhìn hắn, lúc này mới thướt tha rời đi.

Chẳng mấy chốc, trong chính sảnh chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, hắn lại thôi động lệnh bài ra lệnh khôi lỗi xung quanh rời khỏi, lúc này mới lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế.

Sau khi Bùi Lăng rót vào một luồng pháp lực, lúc đầu phù triện không đáp lại chút nào, chờ đợi một lát mới lấp lóe ánh sáng nhạt, truyền ra một giọng nói quen thuộc mang theo về cung kính: "Thánh Tử, ngài đến Cửu Nghi sơn rồi?"

"Không sai" Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Đến Tương Ca biệt uyển."

Giọng nói trong phù triện lập tức nói: "Vâng!"

"Thuộc hạ đi Truyền Tống Trận Cửu Nghi sơn tới, có lẽ cần khoảng hai canh giờ."

"Kính xin Thánh Tử đợi chút."

Bùi Lăng không nói thêm gì nữa, kết thúc truyền âm.

Cất kỹ Truyền Âm Phù, trong lòng hắn hơi trầm ngâm, vừa rồi hắn liên hệ với Tư Hồng Diệu Ly.

Từ lần trước chia tay ở Độ Ách uyên, hắn vốn tưởng Tư Hồng Diệu Ly đã sớm trở về Tư Hồng thị Trọng Minh tông, nhưng trước đây không lâu từ trong miệng bốn tên nữ tu chính đạo Lâm Hàm Yên, Thẩm Âm Trần, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên biết được, Tư Hồng Diệu Ly còn đang ngụy trang đệ tử Linh Lô các Tống Quỳnh Tư.

Cũng không biết Tư Hồng thị lại sắp xếp nhiệm vụ gì cho Tư Hồng Diệu Ly, nhưng hiện tại Tư Hồng Diệu Ly đã là thủ hạ của hắn, vẫn làm nhiệm vụ nguy hiểm thay Tư Hồng thị, tất nhiên hắn rất không vui.

Lần này đến Cửu Nghi sơn, vừa hay đưa Tư Hồng Diệu Ly đi, sau này lại nói với Tư Hồng thị một tiếng, để Tư Hồng thị phái tộc nhân khác đi thay thế Tư Hồng Diệu Ly làm nhiệm vụ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, đã bày ra một tòa trận pháp trong chính sảnh.

Vô số phù văn phong cấm, che giấu khí tức, ngăn cách trong ngoài, ngăn cản thần niệm thăm dò bay lên, sau khi sáng tắt một lát lại quy về hư vô, cả tòa chính sảnh đã hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, đủ loại tiếng động bên trong không thể truyền ra ngoài.

Bùi Lăng lại bày ra đủ loại pháp tắc ở vị trí cửa sổ, sau khi bảo đảm an toàn, lúc này mới mở túi trữ vật, lấy ra năm bộ thi thể yêu tộc Hợp Đạo.

Năm bộ thi thể yêu tộc này đều vô cùng to lớn, nếu là căn phòng bình thường căn bản không bỏ xuống được. Nhưng có lẽ toà Tương Ca biệt uyển Cửu Nghi sơn này cũng sẽ tiếp đón một vài dị tộc hình thể khác hẳn với Nhân tộc, so với phủ đệ phổ thông lại cao lớn lạ thường, đặt năm cỗ yêu thi xuống tuyệt đối không chen chúc.

Hiện tại, ở chỗ chém ngang lưng của mỗi một bộ thi thể đều có đao ý dày đặc quanh quẩn, ngăn cản máu tươi chảy ra nhưng cũng phong tồn sinh cơ của bọn chúng, bảo đảm thi thể mới mẻ.

Nhìn qua những vật liệu Hợp Đạo kỳ này, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Ít nhất phải hai canh giờ nữa Tư Hồng Diệu Ly mới có thể tới, hắn luyện chế mấy món lễ vật thích hợp cho Lệ sư tỷ trước.

"Sư tỷ là Thánh Nữ Thánh Tông, trên người cũng không thiếu tài nguyên át chủ bài..."

"Không đúng! Đó là lúc tu vi của ta không đủ ấn tượng, trong hành trình U Tố mộ lần trước, trên người sư tỷ có át chủ bài nhưng nhiều nhất chỉ là cấp độ Phản Hư kỳ..."

"Cửu A Lệ thị, gia chủ đương thời Lệ Vô Cữu, tu vi của nhạc phụ ta cũng chỉ là Phản Hư."

"Lão tổ Lệ thị đang trực luân phiên Lệ Tân, mới có tu vi Hợp Đạo kỳ.

"Hơn nữa trong tình huống bình thường, Lệ sư tỷ cũng không đến nơi nguy hiểm như U Tố mộ."

"Cho nên dưới tình huống bình thường, át chủ bài cấp độ Phản Hư cũng đủ rồi...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, lấy tầm mắt hiện tại của hắn, át chủ bài Phản Hư kỳ thật sự quá không có cảm giác an toàn!

Bởi vậy, lần này chuẩn bị lễ vật cho Lệ sư tỷ, trước tiên phải rèn đúc một món đồ cấp độ Hợp Đạo!

Vừa hay trước đó hắn chiếm mệnh cách của Thiên Sinh giáo Khang Thiếu Dận, kế thừa toàn bộ tạo nghệ và truyền thừa đúc khí của đối phương.

Thiên Sinh giáo không giống Trọng Minh tông, truyền thừa Trọng Minh tông là cho đệ tử từng chút, dù cho là Thánh Tử Thánh Nữ nhất định phải đợi sau khi Phản Hư nhận vị, mới có thể lấy được truyền thừa cấp bậc Tông Chủ.

Chương 2143: Cầm đi làm đệm

Thiên Sinh giáo lấy huyết mạch định tôn ti, lúc Khang Thiếu Dận mệnh táng Vạn Hủy hải tu vi mới chỉ Kim Đan, nhưng lại đã có được truyền thừa đúc khí rất hoàn chỉnh.

Chỉ có điều, lúc đó tu vi Khang Thiếu Dận không đủ, hắn ta không thể rèn đúc rất nhiều thứ.

Nhưng hiện tại Bùi Lăng không có vấn đề này, hắn nghiêm túc suy tư một trận, lấy ra giấy bút bắt đầu thiết kế bản vẽ.

Tốn khoảng một canh giờ, cuối cùng Bùi Lăng đã thiết kế tốt đồ muốn chế tạo.

Đây là một thanh chủy thủ mỏng như cánh ve, lấy xương sống lưng của đầu Diễm Đồng Dực Hổ kia làm vật liệu chính, một viên đồng tử ngao yêu như ánh trăng làm vật liệu phụ và đồ trang trí, xé ra từ bên trong, chia ra khảm nạm hai bên trái phải chuôi dao găm.

Ngoài ra, chuôi dao găm lấy da xà yêu bảy đầu quấn quanh, tô điểm bằng lông đuôi Hạc Yêu, thân dao găm còn dung nhập một mảnh mai rùa, tăng thêm sự kiên cố.

Lấy mai rùa nặng nề kiên cố, đủ để Bùi Lăng phong cấm vững chắc pháp tắc trong đó.

Cứ vậy, Lệ sư tỷ cầm chuôi chủy thủ này trong tay, dù gặp phải đối thủ Hợp Đạo kỳ cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng...

Sau khi hoàn thành thiết kế, hệ thống lập tức thu nhận sử dụng nó.

Bùi Lăng kiểm tra vật liệu trước mặt một chút, không thấy bỏ sót bất kỳ điều gì liền yên lòng, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn đúc khí, một khóa uỷ thác [nghịch mệnh chủy thủ] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra rèn đúc [Nghịch mệnh chủy thủ] cần hai đốt xương sống lưng Diễm Đồng Dực Hổ, một con mắt Ngọc Nguyệt Ngao, một đoạn da Ngũ Sắc Mãng bảy đầu, ba sợi lông vũ Hạc Yêu tơ vàng chóp đỉnh, một mảnh giáp xác Bạch Hồng Quy Yêu...

"Leng keng! Kiểm tra ra xương sống lưng Diễm Đồng Dực Hổ, con mắt Ngọc Nguyệt Ngao...

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục đúc khí cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức bị hệ thống điều khiển, bắt đầu đúc khí.

Hắn vẫy tay, lập tức thu hút thi thể Diễm Đồng Dực Hổ vào trong tay, ngay sau đó tay Bùi Lăng như lưỡi dao, hời hợt xuyên qua da lông dày đặc, đâm vào trong xác hổ.

Soạt!

Đao ý phong tồn sinh cơ lập tức tản ra, máu bắn tung tóe, lại cứ thế rút ra trọn đoạn xương sống lưng!

Sau đó, gỡ xuống hai mảnh xương sống lưng óng ánh như ngọc trong đó, tiện tay ném số còn lại.

Sau khi lấy pháp lực nâng đỡ xương sống lưng lơ lửng giữa không trung, Bùi Lăng lại ra tay khoét một con mắt của Ngọc Nguyệt Ngao yêu; chợt rút ra Cửu Phách Đao, cẩn thận lột bỏ một đoạn mãng da của Ngũ Sắc Mãng bảy đầu; sau khi lấy linh hỏa nướng mềm giáp xác Bạch Hồng Quy yêu, cắt một đoạn trong đó...

Sau khi lấy cả vật liệu, hệ thống tiếp tục thao túng thân thể Bùi Lăng, thủ pháp cực kỳ thành thạo bắt đầu xử lý những tài liệu này.

Linh hỏa màu tím tối nhảy nhót, chiếu rọi cả phòng, mỗi một lần hỏa diễm bốc lên hoặc sụp đổ đều phối hợp đến thiên y vô phùng với mỗi một hành động của Bùi Lăng. Mỗi một bước đều trôi chảy như trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần lặp đi lặp lại luyện tập, như là nước chảy mây trôi, ngắn gọn, hữu hiệu, nhanh chóng, làm chùy bách luyện, không có một chút rối loạn hoặc do dự gì, tràn đầy vẻ đẹp như vận luật.

Chẳng mấy chốc một thanh chủy thủ xinh đẹp nhanh chóng thành hình, Bùi Lăng lấy linh hỏa nung khô mai rùa, trong chớp mắt dung nhập nó vào thân dao găm, chợt bấm pháp quyết, rót pháp tắc vào...

Tốc độ hệ thống đúc khí thật nhanh, không đến một canh giờ một cây chủy thủ đã hoàn thành.

Nhìn lại chỉ thấy thân dao găm trắng đục trôi chảy, mỏng như cánh ve lại mơ hồ truyền ra cảm giác nặng nề, chuôi dao găm ngũ sắc lưu chuyển, từng điểm kim quang, trái phải đều có nửa viên ngọc thạch như con ngươi, bên trong có phù văn mơ hồ như giấu giếm huyền cơ.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn khẽ gật đầu, chắc chức năng đúc khí này là lựa chọn uỷ thác an toàn nhất của hệ thống, sẽ không giống luyện đan, chỉ cần vật liệu đầy đủ sẽ vĩnh viễn luyện chế...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cầm lấy lơ lửng [Nghịch mệnh chủy thủ] giữa không trung quan sát.

Chuôi chủy thủ này có về ngoài hoa mỹ ưu nhã, tản ra từng trận sóng gợn mạnh mẽ, từ công nghệ rèn đúc mà nói, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ gì khuyết điểm gì, thưởng thức nó một trận, Bùi Lăng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó...

Càng nghĩ, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong hư không bên cạnh hắn lập tức hiện ra một bóng dáng huyết bào, ngũ quan tinh xảo, tóc đài như nguyệt, sợi tóc tản ra giữa không trung, nối liền với tám cái đầu lâu vô cùng xinh đẹp.

Bùi Lăng nhìn qua đao linh trước mắt, hỏi: "Cửu Phách, có phải chủy thủ này của ta có vấn đề gì lúc luyện chế không?"

Chương 2144: Cầm đi làm đệm (2)

Đầu lâu đao linh ở giữa lập tức nói: "Vấn đề duy nhất khi chủ nhân luyện chế chuôi chủy thủ này là quá hoàn mỹ!"

Đầu lâu đao linh thứ nhất bên trái cuồng loạn hô: "Chủ nhân tự mình luyện chế, tất cả đều là hoàn mỹ!"

Đầu lâu đao linh thứ nhất phía bên phải giọng nói ngọt ngào:

"Ừm bản thân chủ nhân đã hoàn mỹ... A... Chủ nhân làm tất cả, đương nhiên cũng là hoàn mỹ.

Đầu lâu đao linh thứ hai bên trái gầm thét: "Người sống hoàn mỹ, không thể nghi ngờ! !! Chỉ có điều, trong căn phòng hiện tại của chủ nhân còn thiếu một miếng đệm do ta tự làm! !"

Nghe đao linh mồm năm miệng mười đưa ý kiến, Bùi Lăng khẽ gật đầu, Cửu Phách Đao vừa ngoan vừa nghe lời...

Nghĩ tới đây, hắn nhìn thi thể yêu tộc Hợp Đạo bày ở trên đất, Cửu Phách vẫn muốn làm đệm cho hắn, hiện tại vật liệu nơi này rất đầy đủ, lần này đao linh đã nhắc đến, vậy để đao linh được như ý nguyện một lần đi.

Thế là, Bùi Lăng chỉ vào đầu thi thể Diễm Đồng Dực Hổ kia, nói với đao linh: "Nếu ngươi muốn làm đệm, ta giao da lông yêu tộc này cho ngươi xử lý."

Đao linh lập tức cực kỳ vui mừng, đầu lâu thứ hai bên trái mừng rỡ như điên hô: "Cảm tạ chủ nhân! Chủ nhân là người tốt nhất trên thế giới! !!"

Thiếu nữ huyết bào chín đầu lập tức tiến lên, một phát nhấc thi thể Diễm Đồng Dực Hổ lên, bước về phía hậu đường.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt không còn quan tâm chuyện này, hắn cầm chuôi chủy thủ hoa mỹ ưu nhã này, lập tức nhẹ nhàng cắt một cái vào góc bàn.

Cái bàn rèn đúc từ huyền thiết vạn năm, điêu khắc rất nhiều phù văn kiên cố lập tức bị cắt xuống một góc như là đậu hũ, chỗ đứt gãy vuông vức bóng loáng như mặt kính.

Ngay sau đó, Bùi Lăng rót pháp lực vào thôi động chủy thủ, kiểm tra uy năng của nó.

Theo hắn liên tục không ngừng đưa pháp lực vào, trong chủy thủ lập tức tràn ngập một luồng lực lượng pháp tắc, lặng yên không tiếng động thay đổi quy tắc xung quanh.

Góc bàn vừa bị cắt xuống, trở về dọc theo quỹ tích lúc rơi xuống không khác chút nào, chẳng mấy chốc cái bàn khôi phục như lúc ban đầu không thấy chút vết hư hao nào, Bùi Lăng lại nhướn mày, hệ thống luyện chế chủy thủ, trên mặt tác dụng không có bất cứ vấn đề gì, pháp tắc cũng có thể thi triển bình thường, chỉ có điều tiêu hao pháp lực quá lớn!

Lấy tu vi hiện tại của hắn cũng có thể tùy tiện thôi động, nhưng hiện tại tu vi của Lệ sư tỷ chỉ là Hóa Thần, nếu thật sự sử dụng chuôi [Nghịch mệnh chủy thủ] này, chỉ sợ hao hết toàn bộ pháp lực cũng không thể khiến chủy thủ có bất kỳ phản ứng gì!

Dựa theo tiêu hao pháp lực vừa rồi, tu sĩ Phản Hư hậu kỳ, nội tình không thể kém hơn hắn quá nhiều, hao hết pháp lực toàn thân, chắc có thể miễn cưỡng thôi động chuôi chủy thủ này...

Đúng vậy, hắn biết là lạ ở chỗ nào, cách thiết kế chuôi chủy thủ này có vấn đề!

Pháp bảo [Tru Ác Kỳ] trấn áp Độ Ách uyên cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc, lại có uy năng cường đại đủ để so sánh với pháp bảo trấn tông chín môn phái lớn, nhưng tu sĩ Hóa Thần kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ dốc hết toàn lực, ít nhất cũng có thể thôi động một lần.

Thậm chí trước khi kỳ linh không ngủ say, hắn có thể muốn dùng thế nào thì dùng như thế!

Nhưng hiện tại Bùi Lăng chế tạo chuôi chủy thủ này, tu sĩ cấp thấp không dùng đến, tu sĩ cấp cao không cần đến!

Đây chính là phế phẩm!

Nhận ra điều này, sắc mặt Bùi Lăng lập tức rất khó coi, cũng may trước đó đo thử một chút!

Phải thiết kế lại bản vẽ muốn một lần nữa, giải quyết vấn đề tiêu hao pháp lực.

"Thế nhưng, hình như điều này rất khó...

"Hơi rắc rối, tạo nghệ đúc khí của Khang Thiếu Dận quá kém, không giải quyết được vấn đề này, phải mời một vài đại sư đúc khí chân chính chỉ dạy..."

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện điều gì đó, hắn lập tức lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế thôi động.

Trong phù lục nhanh chóng vang lên một giọng nói quen thuộc lại cung kính: "Thánh Tử, ta đã đến gần Tương Ca biệt uyển, hiện tại đang ở trong thung lũng phía Tây Bắc cửa chính biệt uyển ba trăm dặm"

Bùi Lãng nhanh chóng nói: "Ta đi đón ngươi ngay."

Nói xong, hắn kết thúc truyền âm, sau đó thu hồi Truyền Âm Phù, tiện tay xé mở một đầu kẽ nứt không gian, đi vào trong đó.

Tương Ca biệt uyển, cửa chính góc Tây Bắc ba trăm dặm.

Đây là một dãy núi hoang phế không lâu.

Vốn trong Cửu Nghi sơn đều là nơi người ở đông đúc phồn hoa, bởi vì ở gần tông môn luôn bình ổn.

Nhưng trong lúc chính ma đại chiến đó, những nơi này lại là chỗ mà ma môn hoành hành ngang ngược nhất.

Cho dù có chính đạo nghĩ trăm phương ngàn kế di chuyển lê dân, nhưng thời gian cấp bách, vẫn có rất nhiều sinh linh bị tàn sát không còn, tình cảnh bi thảm. Ma môn còn bố trí trùng điệp sát trận, ôn dịch, nguyền rủa...

Vì vậy, sau khi ngưng chiến, phàm nhân còn sót lại đều được đưa đến mấy châu quận sau Trấn Ma quan, gần sơn môn Cửu Nghỉ sơn lại trở nên vắng vẻ, ngoại trừ sông núi cỏ cây chỉ có một ít phi cầm tẩu thú không có linh trí dần tụ tập đến.

Hiện tại, một tòa cốc vắng giữa núi non trùng điệp, cỏ cây mạnh mẽ, côn trùng kêu vang như nước thủy triều.

Chương 2145: Việc lớn của Cửu Nghi sơn

Sâu trong thung lũng, một tòa trận pháp bố trí tạm thời, phù văn ngăn cách khí tức tiếng động sáng tắt, một thiếu nữ váy áo mộc mạc, mảnh mai trắng nõn đứng dưới một gốc cổ bách, linh hỏa thiêu đốt trong tay nàng, ánh chớp như nhảy ra, phút chốc đốt lên một vòng u ảnh đang im hơi lặng tiếng đến gần nàng.

"Rống..."

U ảnh như một ngọn đuốc dính đây mỡ đông, trên dưới cả người đều dấy lên ánh lửa hừng hực.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt nữ tu, mặt mày nàng dài nhỏ, dáng người uyển chuyển, trên búi tóc Song Loa Kế cài trâm hoa tái nhợt, dường như còn trong lúc để tang, vẻ mặt nàng lạnh nhạt mặc cho u ảnh cuồng loạn gầm thét giãy giụa, cảm xúc không dao động chút nào, dường như đã sớm nhìn lắm thành quen với tình cảnh này.

Trong giây lát, u ảnh hôi phi yên diệt, ánh lửa nhanh chóng ảm đạm.

Nữ tu lập tức đánh ra mấy pháp quyết, thu liễm khí tức toàn thân, nàng đưa mắt nhìn về phía ngọn núi đằng xa.

Trên đỉnh núi, lầu các Tương Ca biệt uyển thấp thoáng sau cỏ cây, như ẩn như hiện.

Nàng cũng không dám đến quá gần.

Kia là chỗ ở mà Cửu Nghi sơn sắp xếp cho Thánh Tử, nàng lo lắng càng đi về phía trước, sẽ bị tu sĩ cấp cao Cửu Nghi sơn phát hiện.

Trên thực tế, vị trí hiện tại của nàng cũng chưa chắc đã an toàn...

Trong thời điểm này, Bùi Lăng bỗng nhiên triệu nàng, không biết là có việc gì quan trọng, nàng vội vàng chạy đến gặp nhau, thật ra rất mạo hiểm.

Nhưng Thánh Tử có mệnh, không thể làm trái...

Ngay lúc Tư Hồng Diệu Ly suy nghĩ, ở chỗ cách nàng không xa đột nhiên mở ra một kẽ nứt không gian.

Tư Hồng Diệu Ly lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn vào trong kẽ nứt không gian, đã thấy một bóng dáng huyền bào vác đao nhanh chân đi ra từ bên trong, mặt mày hắn lạnh lùng, khí chất nội liễm, chính là Thánh Tử Thánh Tông đương thời Bùi Lãng!

Thấy thế, Tư Hồng Diệu Ly thầm thở phào, lập tức hành lễ nói:

"Bái kiến Thánh Tử!"

Vẻ mặt nàng vô cùng cung kính, trong lúc mơ hồ thêm chút vẻ sùng kính, trong khoảng thời gian này Bùi Lăng lấy thân phận một hậu bối, liên tục khiêu chiến mấy vị Tông Chủ ngụy đạo, đều toàn thắng.

Chiến tích, dũng cảm, mạnh mẽ như vậy, toàn bộ thiên hạ gần như đã không ai không biết!

Đặc biệt là mấy ngày gần đây, rất nhiều tu sĩ Cửu Nghi sơn chỉ cần nói đến Bùi Lăng, xưng hô với hắn đều từ Ma Tử biến thành Đao Ma...

Đương nhiên, ngụy đạo ra vẻ đạo mạo, tâm tư gian xảo, tất nhiên sẽ không nói ra lời gì tốt đẹp, Thánh Tử có thể chiến thắng Kiếm Thần, tất nhiên là Đao Thần hoặc là Đao Thánh...

Lúc này, Bùi Lăng nhìn qua nữ tu còn duy trì dáng vẻ "Tống Quỳnh Tư" trước mặt, lập tức nhìn ra nguồn gốc của nàng, khẽ gật đầu, chợt nói: "Đi theo ta."

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, kẽ nứt không gian vừa bắt đầu biến mất lại bị xé mở.

Bùi Lăng đưa tay túm lấy cổ tay Tư Hồng Diệu Ly, mang theo nàng chui vào trong kẽ nứt.

Trong chớp mắt, hai người đã về tới chính sảnh Tương Ca biệt uyển.

Kẽ nứt không gian nhanh chóng biến mất, trận pháp trong phòng còn đang chầm chậm vận chuyển, phù văn phong cấm, ngăn cách lập lòe, pháp tắc trùng điệp quanh quẩn bên cạnh cửa sổ, cấm chỉ tất cả sự dò xét của ngoại giới.

Bùi Lăng buông Tư Hồng Diệu Ly ra, đi đến chủ vị ngồi xuống, lại chỉ vào một cái ghế cách đó không xa khẽ gật đầu nói với nàng:

"Ngồi"

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Vâng!"

Sau khi nàng ngồi xuống, lập tức hỏi: "Thánh Tử triệu kiến, không biết có gì phân phó?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Gần đây Cửu Nghi sơn xảy ra một việc lớn, ngươi có biết việc này không?"

Nghe đến việc lớn, sắc mặt Tư Hồng Diệu Ly nghiêm túc, gần đây Cửu Nghi sơn chỉ có hai việc lớn: Một là Thánh Tử Bùi Lăng khiêu chiến Sơn Chủ; thứ hai, là đoạn thời gian trước, có vị cường giả không rõ thân phận, tập kích sơn môn Cửu Nghi sơn giữa ban ngày ban mặt!

Hiện tại việc Thánh Tử muốn hỏi, chắc chắn không phải việc thứ nhất!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly lập tức nói: "Bẩm Thánh Tử, thân phận Tống Quỳnh Tư này của thuộc hạ cũng không phải là đệ tử Cửu Nghi sơn, vì vậy chưa từng đến tông môn Cửu Nghi sơn."

"Chỉ là nghe đệ tử Cửu Nghi sơn nhắc tới, ngày đó Sơn Chủ và đám Thái Thượng trưởng lão đang nghị sự, đột nhiên có cường giả tiến đánh sơn môn, chỉ một kích đã khiến sinh cơ trong ngàn dặm quanh tông môn suy tàn, phi cầm tẩu thú tử thương vô số!"

"Nếu không phải sau đại chiến chính ma, xung quanh Cửu Nghi sơn còn lại rất nhiều thủ đoạn sát phạt của Thánh đạo, vì vậy ngụy đạo đã di chuyển sinh linh, khiến trong vòng ngàn dặm xung quanh Cửu Nghi sơn không có bất kỳ người nào, chỉ sợ ngụy đạo không chỉ tổn thất như thế"

"Chuyện này là việc khiến Cửu Nghi sơn xôn xao nhất ngoại trừ việc Thánh Tử khiêu chiến."

"Hiện tại Tư Hồng thị cũng đang sắp xếp thuộc hạ điều tra...

Nhưng bây giờ thuộc hạ biết không nhiều, nghĩ cách đủ kiểu cũng chỉ biết một vị tổ sư Cửu Nghi sơn nào đó đã xuất quan vì chuyện này, nhưng người ra tay đi quá nhanh, dường như đến nay Cửu Nghi sơn vẫn chưa thể biết rõ thân phận lai lịch của đối phương."

"Hiện tại điều duy nhất có thể xác định là người ra tay đã cách không ra tay từ trong Quỷ dị trường tư thục ở Triệt Châu gần Mạc thành!"

Chương 2146: Tư Hồng Diệu Ly quay lại bên cạnh Thánh Tử

"Có thể ra tay từ khoảng cách xa, lại suýt nữa một kích đánh võ đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn, rất có thể là một vị tổ sư nào đó của Thánh đạo ta!"

Bùi Lăng bình tĩnh nghe, xác nhận Cửu Nghi sơn còn chưa biết chuyện này do hắn làm, cũng hoàn toàn yên lòng.

Chỉ có điều, hắn vốn định đến Khê Ngọ trường tư thục tìm một đầu pháp tắc đồng giá, nhưng trong tình huống này, chỉ sợ vừa đi sẽ bị tổ sư Cửu Nghi sơn để mắt tới!

Hơi suy nghĩ, hắn lại nói tiếp: "Bây giờ ngươi có thể liên hệ với Tư Hồng thị không?"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức nói: "Có thể!"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Vậy liên hệ với bọn họ đi"

Tư Hồng Diệu Ly gật đầu: "Tuân mệnh!"

Chợt, nàng tháo một cái vòng tay linh ngọc trên cổ tay, cắt đầu ngón tay nhỏ xuống máu tươi, sau đó bấm pháp quyết.

Vốn vòng tay linh ngọc chỉ có tác dụng an thần, uẩn dưỡng nhục thân, lập tức tản ra ánh sáng huyết sắc mịt mờ.

Không lâu sau, một giọng nói lạnh băng truyền ra từ trong vòng tay: "Tư Hồng Diệu Ly, chuyện gì?"

Tư Hồng Diệu Ly chưa nói chuyện, Bùi Lăng đã mở miệng nói:

"Là ta, Bùi Lăng."

Rõ ràng giọng kia hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc phía bên kia vòng tay linh ngọc đã phản ứng lại, giọng điệu trở nên cực kỳ cảnh giác: "Không biết Thánh Tử tìm Tư Hồng thị ta cần làm chuyện gì?"

Bùi Lăng từ tốn nói: "Gần đây ta cần Tư Hồng Diệu Ly hỗ trợ làm vài việc, không biết Tư Hồng thị có thể giao nàng cho ta sắp xếp không?"

Giọng nói trong vòng tay linh ngọc hơi khựng lại, sau một lát đối phương chậm rãi nói: "Lão phu không thể làm chủ chuyện này, cần phải đi xin chỉ thị lão tổ"

"Sau một nén nhang, sẽ cho Thánh Tử câu trả lời chắc chắn."

Bùi Lăng nói: "Có thể"

Vòng tay linh ngọc lập tức dập tắt, truyền âm kết thúc.

Nhìn qua tình cảnh này, Tư Hồng Diệu Ly cũng không nói một chữ, nhưng trong lòng thì rõ ràng Bùi Lăng muốn đưa nàng rời khỏi Tư Hồng thị!

Lúc trước ở Độ Ách uyên, nàng đã lập lời thề trung thành với Bùi Lăng.

Nhưng sau này Độ Ách uyên đại biến, đôi bên tạm thời mất liên hệ, việc này bị gác lại.

Những ngày qua nghe đủ loại tin đồn liên quan tới vị Thánh Tử này, Tư Hồng Diệu Ly còn tưởng hắn đã sớm quên mình, việc lúc trước cũng không giải quyết được gì.

Lại không ngờ bây giờ Bùi Lăng sẽ chủ động nhắc tới, điều này rất tốt với nàng!

Nàng đã từng vô cùng khát vọng trở về Tư Hồng thị, hy vọng nhận được sự công nhận của Tư Hồng thị, nhưng đối với Tư Hồng thị, nàng chỉ là một công cụ tranh đoạt vị trí Thánh Nữ.

Cuối cùng, nàng thua bởi Lệ Liệp Nguyệt, gần như đã mất đi tất cả từng có...

Có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào thực lực và tiềm năng của nàng, còn có chút giá trị với Tư Hồng thị không có thiên tài đỉnh cấp kế tục...

Hiện tại, Bùi Lăng đã có tư cách làm Tông Chủ, đi theo đối phương, nàng sẽ có tương lai tốt hơn!

Cho dù Bùi Lăng đã cưới Lệ Liệp Nguyệt thành đạo lữ, sau khi chính vị chắc chắn Cửu A Lệ thị sẽ nắm hết quyền hành, cũng tốt hơn hiện tại phải vào sinh ra tử khắp nơi, sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào!

Lúc này, Bùi Lăng tùy ý hỏi: "Rốt cuộc bốn người Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên còn có Thẩm Âm Trần đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức lấy lại tinh thần, nghe Bùi Lăng nhắc đến bốn người Lâm Hàm Yên, không nhịn được hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã nhân tiện nói: "Lần trước ở Độ Ách uyên, thấy Thánh Tử có ý với bốn người kia, thuộc hạ cố ý ra tay bắt bốn người kia, đặt ở một nơi giam giữ."

"Sau này chuẩn bị trở về tông môn, sẽ tìm cơ hội đưa các nàng cho Thánh Tử."

"Chỉ có điều, thuộc hạ vừa chuẩn bị kỹ càng tất cả, ngay sau đó bốn người kia đã bị cướp đi..."

"Cũng may lúc thuộc hạ ra tay dùng thân phận đệ tử Vô Thủy sơn trang, lúc này mới không bại lộ"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ tất cả chuyện xảy ra...

Đúng là bốn người Lâm Hàm Yên do Tư Hồng Diệu Ly tự mình ra tay bắt lại.

Nhưng sau đó Cửu A Lệ thị phái người trà trộn vào địa giới chính đạo, nẵng tay trên của Tư Hồng Diệu Ly...

Hơn nữa đôi bên cũng không biết sự tồn tại của đối phương, Cửu A Lệ thị tưởng là vận khí tốt, vừa hay nhặt được cá lọt lưới; Tư Hồng Diệu Ly lại tưởng bên chính đạo cứu người...

Đang nghĩ ngợi, vòng tay trên cổ tay Tư Hồng Diệu Ly nhẹ nhàng chấn động, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này một chỉ điểm tới, trên vòng tay linh ngọc chợt hiện ra huyết quang, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền ra: "Là Bùi Lăng sao?"

Giọng nói này trầm thấp lạnh băng, trong già nua lộ ra cảm giác sâm nhiên, chính là lão tổ Tư Hồng thị đang trực Tư Hồng Hàm Dung.

Bùi Lăng lập tức trả lời: "Vãn bối Bùi Lăng gặp qua Tư Hồng tiền bối"

Tư Hồng Hàm Dung trầm giọng hỏi: "Không phải bây giờ ngươi muốn khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn chứ?"

Bùi Lăng nói: "Không sai."

Tư Hồng Hàm Dung lại nói: "Hiện tại tu vi của ngươi là gì?"

Bùi Lăng nói: "Hợp Đạo trung kỳ."

Trong vòng tay linh ngọc thoáng im lặng, sau một lát Tư Hồng Hàm Dung mới nói: "Ngươi muốn Tư Hồng Diệu Ly?"

"Nàng là huyết mạch Tư Hồng thị ta, nhưng mấy năm gần đây Tư Hồng thị thiếu thốn nhân tài, vẫn không đối xử tử tế với nàng, bây giờ có thể vừa mắt ngươi cũng là vận mệnh của nàng"

Chương 2147: Tư Hồng Diệu Ly quay lại bên cạnh Thánh Tử (2)

"Về sau, nàng mặc cho ngươi xử trí."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng bình thản, không hề thấy bất ngờ.

Hiện tại, mặc dù từ bối phận và mặt thân phận, hắn là hậu bối của Tư Hồng thị lão tổ nhưng liên tục khiêu chiến Tông Chủ tứ tông chính đạo đều toàn thắng, phần chiến tích này đã đủ để Tư Hồng Hàm Dung đối xử bình đẳng.

Quan niệm mạnh được yếu thua của Thánh tông đã sớm ăn sâu vào lòng người, dù là lão tổ cũng không ngoại lệ!

Chỉ là một Tư Hồng Diệu Ly mà thôi, Tư Hồng Hàm Dung cũng tốt, Tư Hồng thị cũng được, dù bọn họ có kế hoạch gì với Tư Hồng Diệu Ly cũng không thể vì một tử đệ chỉ là Nguyên Anh kỳ, mà làm mất mặt Bùi Lăng.

Thế nhưng, việc này không liên quan đến tiên lộ mà hắn đang muốn đi, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy thiếu nhân quả của Tư Hồng thị.

Thế là Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ Tư Hồng tiền bối."

"Không biết gần đây Tư Hồng tiền bối có phiền não gì, cần vãn bối cống hiến sức lực?"

Lúc nói chuyện, trong lòng Bùi Lăng đã quyết định, nếu Tư Hồng Hàm Dung không cần cái gì, định giữ lại phần nhân tình này để sử dụng sau, vậy hắn sẽ dùng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này tăng lên chút nội tình giúp thiên kiêu Tư Hồng Đạc thế hệ này Tư Hồng thị, trả phần nhân quả này cho Tư Hồng thị.

Lại nghe trong vòng tay linh ngọc truyền ra giọng Tư Hồng Hàm Dung, hơi mỉm cười nói: "Đây chỉ là việc nhỏ, Thánh Tử thích là được."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Ta hiểu được"

Chẳng mấy chốc, đôi bên kết thúc truyền âm, huyết quang trên vòng tay linh ngọc chậm rãi tiêu tán.

Bùi Lăng nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, nói: "Từ giờ trở đi, ngươi ở bên cạnh ta "Không cần dùng thân phận Tống Quỳnh Tư này nữa, cũng không cần trà trộn vào Cửu Nghi sơn."

Tư Hồng Diệu Ly cung kính nói: "Vâng!"

Tiếng nói vừa ra, nàng tâm niệm vừa động, cả người lập tức hơi đập dờn như là sóng nước, chẳng mấy chốc hình dáng tướng mạo thuộc về Tống Quỳnh Tư tan thành mây khói, thay vào đó lại là một bóng hình xinh đẹp diễm lệ vô song.

Nàng búi tóc như mây, cắm nghiêng trâm rắn, váy tuyết trắng thêu Mạn Đà La huyết sắc, như lưỡi đao tôi máu, có một loại xinh đẹp phong mang tất lộ.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, chợt nói: "Ta muốn đến Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến, ngươi đi xuống trước, tự tìm một chỗ nghỉ ngơi."

"Chờ sau khi chuẩn bị xong, cùng nhau đến đó"

Đi Vĩnh Dạ hoang mạc?

Tư Hồng Diệu Ly nghe vậy khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, lập tức trả lời: "Vâng!"

Sau khi nàng cáo lui, chính sảnh chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, hắn khẽ gật đầu, lần trước, hắn đã nói với ý chí Chân Tiên, hắn sử dụng [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, ý chí Chân Tiên có thể ra tay che giấu cho hắn.

Bây giờ, Sơn Chủ đang bế quan, không biết lúc nào mới có thể khiêu chiến.

Hắn nhân cơ hội này, đi Vĩnh Dạ hoang mạc làm quen phương pháp sử dụng tiên thuật này một chút.

Trước đó, Bùi Lăng thi triển tiên thuật này đều dùng để đối địch, lại chưa từng thử lấy tiên thuật này dẫn kiếp thay tu sĩ khác.

Lần này đưa Tư Hồng Diệu Ly đến Vĩnh Dạ hoang mạc, là vì kiểm tra phương pháp sử dụng tiên thuật này dẫn kiếp.

Ngoại trừ cái đó ra, cũng muốn xem tu sĩ dùng nội tình vượt qua kiếp lôi, rốt cuộc tu sĩ có thể thành công vượt qua hay không...

Chỉ cần thành công, vậy hắn lập tức dẫn Lệ sư tỷ đi Vĩnh Dạ hoang mạc...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng nhìn rất nhiều vật liệu yêu thú trước mặt, lập tức thi triển thủ đoạn phong cấm nó, bảo đảm lần sau sử dụng vẫn đủ tươi mới...

Một lát sau, Bùi Lăng thu thập xong tất cả vật liệu yêu thú, dù sao cũng phải đến Vĩnh Dạ hoang mạc, việc đúc khí còn có pháp tắc đồng giá, đều có thể thỉnh giáo ý chí Chân Tiên.

Đương nhiên, là một tiên nhân trong mắt ý chí Chân Tiên, luôn hồi này hỏi kia cũng sẽ khiến ý chí Chân Tiên nghi ngờ.

Vì vậy lần này hắn không hỏi, để Tư Hồng Diệu Ly nói thay...

Tương Ca biệt uyển.

Hậu đường.

Rèm châu nửa cuốn, trướng thêu khẽ che.

Trong phòng bày biện tinh tế thanh nhã, trên đất trống đao linh huyết bào chín đầu đang nửa quỳ dưới đất, rất chuyên tâm lột da Diễm Đồng Dực Hổ.

Bàn tay tinh tế mềm mại nhẹ nhàng vẽ qua, da hổ đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm lại như vỏ quýt da, dễ dàng tách khỏi huyết nhục.

Đao linh khống chế lưỡi dao tinh diệu, động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng trôi chảy, theo tiếng xì xì liên miên không dứt, cả tấm da thú nhanh chóng tách ra khỏi thể xác Diễm Đồng Dực Hổ.

Da hổ bóng loáng không dính nước, lông nhung xoã tung, ngoại trừ vết nứt khi Bùi Lăng lấy xương sống lưng, lại không có bất kỳ tổn hại gì, cả bộ da vô cùng hoàn mỹ, không chút tỳ vết.

Hiện tại tấm da này không cần gia công gì, chỉ cần thi triển thuật pháp xử lý sạch bọt máu, có thể trực tiếp dùng cả tấm làm thành cái đệm thực dụng và mỹ quan.

Đao linh nhìn kiệt tác của mình lại khẽ lắc đầu, đầu lâu ở giữa nói: "Đệm của chủ nhân không thể bình thường như thế"

Đầu lâu thứ nhất phía bên phải cũng gật đầu, giọng điệu ngọt ngào nói: "Đệm của chủ nhân nhất định phải độc nhất vô nhị!"

Đầu lâu thứ nhất bên trái cuồng loạn hô: "Đệm của chủ nhân không thể thiếu đao ý!"

Chương 2148: Làm xong đệm

Đầu lâu thứ hai phía bên phải vẻ mặt bạo ngược: "Đệm của chủ nhân nhất định phải huyết tinh tàn bạo, đủ để thể hiện rõ uy nghiêm của chủ nhân!"

Đầu lâu thứ hai bên trái gầm thét giận dữ: "Đệm của chủ nhân nhất định phải tràn đầy dấu vết của ta, mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở những sinh linh hèn mọn dám can đảm tới gần chủ nhân, Cửu Phách vĩnh viễn bảo vệ chủ nhân! !"

Vừa nói, đao linh lập tức ra tay, chặt loạn tấm da thú này một trận.

Nhìn da hổ rách mướp, vô cùng thê thảm trước mắt, trong mỗi một vết nứt và tổn hại đều tràn ngập đao ý, đao linh cảm thấy còn chưa đủ, tâm niệm vừa động đã đưa tay cách không vạch một cái, lập tức lấy ra hổ cốt, máu tươi, nội tạng từ trên thi thể Diễm Đồng Dực Hổ...

Sau một trận thao tác lung ta lung tung, trên đất trống xuất hiện một đống sự vật huyết nhục, mảnh vỡ nội tạng, cặn bã da lông, đao ý ngưng tụ, oán giận tràn ngập.

Những máu thịt, nội tạng kia như sinh cơ vẫn còn tồn tại, lúc run rẩy còn có máu tươi đen ngòm ào ạt chảy xuôi mà ra, trông kinh dị đáng sợ.

Bên trong ẩn chứa lực lượng khó mà miêu tả, cho người ta một loại cảm giác hỗn loạn, oán độc.

Lúc này đao linh mới hài lòng nhẹ gật đầu, đã làm xong đệm, có thể đưa cho chủ nhân!

Chắc chắn chủ nhân sẽ thích tay nghề của nó!

Thế là, đao linh cầm lấy tấm đệm còn đang không ngừng chảy ra vết máu, đi đến tiên thính.

Không lâu sau, nàng đi đến chính sảnh.

Lúc này, Bùi Lăng vừa thu lại thi thể bốn yêu thú còn lại.

"Chủ nhân!" Nhìn thấy chủ nhân, đao linh lập tức vui vẻ tiến lên.

Bùi Lăng quay đầu nhìn đao linh, thấy trong tay nó cẩn thận bưng một đoàn sự vật huyết nhục mơ hồ, không nhịn được khẽ gật đầu.

Đao linh không làm đệm, làm một cái... Đèn lồng?

Ừ, nhìn qua rất có phong cách Thánh tông.

Đương nhiên, dù sao kia là vật liệu dư thừa, Cửu Phách muốn làm gì cũng được.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn khen ngợi, đao linh lập tức nói:

"Chủ nhân, đã làm xong đệm, ngài xem có dễ nhìn không?"

Đây là... Đệm? ?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức nghiêm túc đánh giá cái "đệm" trước mặt, thứ này giống đèn lồng, giống cục thịt, giống huyết cầu, giống...

Chỉ là... Được rồi, đệm hơi mới lạ cũng không có chuyện gì, lần sau đấu pháp với Tư Hồng Khuynh Yến, biết đâu có thể dùng đến...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức mỉm cười, nói: "Làm cực kỳ tốt! Rất không tệ! Ta rất hài lòng!"

Đao linh lập tức vô cùng mừng rỡ, chín đầu lâu nhao nhao nói:

"Chủ nhân quá tốt! Rất muốn luôn ở bên chủ nhân, vĩnh viễn không xa rời!"

"Ừm... Chủ nhân... A... Chủ nhân..."

"Chủ nhân! Ta muốn làm đệm cho ngài! !!"

"Ta muốn luôn đi theo bên cạnh chủ nhân..."

Nghe đao linh mồm năm miệng mười hò hét, Bùi Lăng khẽ mỉm cười, lúc này cất kỹ cái đệm, sau đó vẫy tay hút thi cốt yêu thú còn lại trong phòng tới, sau khi phong cấm, chứa vào túi trữ vật.

Làm xong tất cả mọi việc ở đây, Bùi Lăng nói: "Tốt, chúng ta đi một chỗ."

"Vâng! Chủ nhân!"

Mấy ngày sau.

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Ngũ Sắc cốc.

Vị trí thung lũng và dãy núi xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Một cái vực sâu đột nhiên xuất hiện, bên trong phun ra nuốt vào hơi khói, bụi mù khắp nơi.

Vách vực sâu lưu ly chiết xạ ra đủ loại tia sáng, đao ý và kiếm ý xen lẫn mũi nhọn và bá đạo, bốc hơi quanh quẩn, làm sinh linh đều tránh không kịp, không dám tới gần chút nào.

Mưa nhỏ tầm tã.

Giữa không trung, một bóng hình xinh đẹp làn váy mộc mạc đạp không mà đứng, nàng tóc xanh búi cao, cắm nghiêng mộc trâm, váy ngắn xanh nhạt bay theo gió, khí chất mát lạnh như tuyết liên đứng sừng sững, yên tĩnh nở rộ trên đỉnh núi.

Nàng triển khai thần niệm trùng điệp, đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào tới gần.

Trước đó Lưu Lam Hoàng hậu hộ pháp ở chỗ này, đã rời đi vào ngày hôm trước.

Hiện tại nơi này chỉ có nàng, cùng vị kia trong vực sâu...

Nghiêm Tư Thuần cụp hàng mi dài, cảm nhận được kiếm ý và đao ý hỗn tạp dây dưa phía dưới, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị.

Kiếm ý của Tông Chủ luôn thuần túy cô đọng, không gì không phá, nơi đi qua vạn pháp lui tránh.

Đao ý của vị Thánh Tử Trọng Minh tông kia lại thẳng tiến không lùi bá đạo.

Không hỏi núi cao nước xa, không hỏi yêu hận tình thù, ta dùng một đao trảm sạch!

Nó phong mang sắc bén, lại không kém hơn kiếm ý của Tông Chủ.

Hiện tại Ngũ Sắc cốc này lại vì trận chiến của hai người, đã tạo ra một vực sâu đao kiếm, đao ý kiếm ý quanh quẩn tràn ngập.

Không có trăm ngàn năm trở lên, đao ý và kiếm ý nơi đây sẽ không tán đi.

Về sau bố trí nơi đây một chút, có thể dùng cho hậu bối lịch luyện, cảm ngộ...

Đang nghĩ ngợi, một đạo kiếm ý huy hoàng đột nhiên xông lên trời không từ đáy vực!

Phía trên bầu trời lập tức mây mở sương tan, mưa bụi dừng lại.

Chợt, một bóng người màu đen bước ra một bước từ đáy vực, trong khoảnh khắc đã đặt chân ở vòm trời, quan sát muôn sông nghìn núi.

Hắn ta mặc pháp y tàn tạ, vết máu khô cạn như màu mực, thương thế chưa khôi phục nhưng khí thế cuồn cuộn, to lớn sừng sững, lúc nhìn quanh khí tức cường đại khiến Nghiêm Tư Thuần cùng là Hợp Đạo kỳ cảm thấy tim đập thình thịch.

Nàng khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, Hợp Đạo hậu kỳ!

Tông Chủ đột phá tu vi!

Chương 2149: Lân trước làm rất tốt!

Nghĩ tới đây, Nghiêm Tư Thuần lập tức tiến lên, vui mừng nói:

"Chúc mừng Tông Chủ, tu vi lại có tỉnh tiến"

"Xem ra, Tông Chủ được lợi rất nhiều trong trận chiến này!"

Ánh mắt Hạ Phất Khung cũng nhìn sang Nghiêm Tư Thuần, hắn ta khẽ gật đầu, sau đó nói: "Bùi Lăng là một đối thủ không tệ"

Nói xong, hắn ta lại hỏi: "Trận chiến của Bùi Lăng và Sơn Chủ Cửu Nghi sơn đã bắt đầu chưa?"

Nghiêm Tư Thuần khẽ lắc đầu, nói: "Chưa bắt đầu"

"Mấy ngày trước, Bùi Lăng đã tiến vào cảnh nội Cửu Nghi sơn, nhưng Sơn Chủ đang lúc bế quan, không tiện ứng chiến."

"Trận chiến này, còn cần chờ đợi chút thời gian"

Nghe xong trận chiến còn chưa bắt đầu, Hạ Phất Khung lập tức nói: "Vậy thì tốt."

"Nếu trận chiến này bắt đầu, ta cũng đúng lúc tiến về nhìn qua:

Nghe vậy, Nghiêm Tư Thuần nhẹ gật đầu, nàng không có hứng thú với trận chiến của Sơn Chủ và Bùi Lăng, dù năm tông chính đạo đều thua trong tay Bùi Lăng, nàng cũng không dao động chút nào.

Năm tông chính đạo có thể sừng sững vạn năm ở Bàn Nhai giới, từ đầu đến cuối vẫn đứng nơi cao, tự có nội tình, cũng tự có ngạo khí.

Nhất thời chiến bại, nhất thời sĩ khí sa sút, không đáng kể chút nào.

Cũng chỉ là ma môn lại có thêm một ma đầu thiên tư tung hoành mà thôi.

Nghĩ tới đây, Nghiêm Tư Thuần lập tức lấy ra Quy Mộng Kiếm trong vắt như thu thuỷ, hỏi: "Tông Chủ, ngươi lấy được kiếm bản mệnh của Vi sư huynh từ chỗ nào?"

Hạ Phất Khung nhìn chuôi phi kiếm, chợt nói: "Đây là Bùi Lăng để người mang tin tức đưa cho ta cùng với chiến thư"

"Về phần Bùi Lăng lấy được như thế nào, người mang tin tức không nói, ta cũng không biết"

Bùi Lăng?

Nghiêm Tư Thuần khẽ giật mình, là vị Thánh Tử Trọng Minh tông kia trả lại kiếm bản mệnh của Vi sư huynh?

Trong giây lát nàng mới hồi phục tinh thần, lập tức nói: "Nếu Tông Chủ đã ngộ kiếm xong, vậy có thể tự về tông."

"Ta còn có một số việc, cần lập tức đi Cửu Nghi sơn một chuyến, cáo từ."

Nói xong, cũng mặc kệ Tông Chủ có đồng ý hay không, Nghiêm Tư Thuần lập tức thi triển độn pháp, nhanh chóng chạy tới Cửu Nghi sơn.

Hạ Phất Khung khẽ nhíu mày nhưng cảm nhận được kiếm đạo càng thêm tỉnh tiến, cũng không có tâm tư để ý tới việc nhỏ này, lúc này lại chạy tới phương hướng Hàn Ẩm Kiếm tông.

Bóng tối dày đặc như thực chất, cùng từ từ gặp nhau ở nơi cát vàng hoang tàn vắng vẻ.

Đen và vàng phân chia rõ giới hạn.

Trong cồn cát chập trùng có lẻ tẻ thạch tháp đứng sừng sững, cơn gió mạnh thổi qua khiến chuông đồng nặng nề kêu lên, từng con mắt đẫm máu lúc trợn lúc nhắm, kiểm tra xung quanh.

Khắp nơi mênh mông trống vắng, chỉ có bọ cạp sa mạc nhanh chóng bò qua cát sỏi, cỏ lác gian nan sinh trưởng, hồ dương chết đi ngã lăn đầy bụi bặm, nửa đậy nửa phơi trông thê lương xa xăm.

Phía sau một tòa cồn cát cao lớn, ngay góc chết của tháp, kẽ nứt không gian hẹp dài đột nhiên mở ra.

Một nam một nữ nhanh chân đi ra từ trong kẽ nứt, hai người đều người khoác áo bào xám, mũ trùm vẫn kéo xuống tận cằm, bóng tối dày đặc che đậy khuôn mặt, bên hông đeo Lưu Ly tháp tỏa ra ánh sáng lung linh.

Sau khi rơi xuống đất, thần niệm trải rộng ra, xác nhận nơi đây không có giám thị, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu, Tư Hồng Diệu Ly đứng bên cạnh hắn cũng thế.

Nhìn qua bóng tối như tường cao phía trước, Bùi Lăng nói: "Sau khi đi vào, tất cả mọi thứ đều làm theo lời ta bảo."

Tư Hồng Diệu Ly lập tức gật đầu: "Hiểu rõ!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, cũng như lần trước, hắn lấy đủ loại thân phận tu sĩ chín môn phái lớn, liên tục mượn dùng Truyền Tống Trận chín môn phái lớn, mang theo Tư Hồng Diệu Ly cùng chạy tới biên giới Vĩnh Dạ hoang mạc.

Dọc theo con đường này, việc nên nói thế nào, hắn cũng đã dặn dò Tư Hồng Diệu Ly.

Đợi chút nữa tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, đi gặp ý chí Chân Tiên trước, mời ý chí Chân Tiên che giấu tiên thuật giúp hắn, sau đó Tư Hồng Diệu Ly vừa hay giúp hắn hỏi có một đống lớn vấn đề muốn thỉnh giáo ý chí Chân Tiên...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại nói: "Tiếp theo, không thể rời khỏi ta nửa bước."

Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng nói: "Vâng!"

Thế là, Bùi Lăng ôm Tư Hồng Diệu Ly thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], nhanh chóng chui vào bóng tối.

Bóng tối như nước, trong nháy mắt nuốt hết hai người.

Chỗ dừng chân mềm mại trơn ướt, như là một loại thịt nào đó bắt đầu hư thối.

Hơi nước dư thừa, hình bóng cành lá đông đúc lay động, lại không có chút cảm giác tươi mát nào, ngược lại tràn đầy ác niệm và thăm dò.

Bên tai như vang lên tiếng vô số người cùng kêu lên khẩn cầu gào thét, liên miên không dứt như thủy triều lặp đi lặp lại bành trướng.

Quanh người Bùi Lăng có đao ý nghiêm nghị, bao phủ hai người trong đó, để tránh Tư Hồng Diệu Ly không chịu nổi [Tiếng thì thầm Vĩnh Dạ].

Tốc độ bay của hắn nhanh nhẹn như điện, mang theo Tư Hồng Diệu Ly một đường thẳng đến trung tâm Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chẳng mấy chốc, hai người tới một mảnh lưu sa trước đó.

Mảnh lưu sa này trùng điệp như thuỷ vực rộng lớn, không ngừng tuôn trào.

Trên đó lại là một vòng xoáy khổng lồ, thâm trầm đen nhánh, không ngừng truyền ra khí tức tĩnh mịch, đọa hóa, bạo ngược, hỗn loạn.

Chương 2150: Lần trước làm rất tốt! (2)

Đây cũng là lối đi vào Chân Tiên mộng cảnh trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bùi Lăng dừng chân, lập tức nói: "Ngươi lấy cho mình một tôn hiệu.

Tư Hồng Diệu Ly nói: "Tôn hiệu gọi là Diệu"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn nàng chui vào trong vòng xoáy.

Mộng cảnh.

Trời sao rực rỡ, lạnh lẽo vắng vẻ bao la.

Sương tuyết như ánh sáng chiếu rọi bốn phía, vô số ngôi sao sáng tắt, trống vắng mênh mông.

Bóng dáng Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly lập tức xuất hiện.

Ngay chớp mắt bọn họ đi vào, khí tức Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng kinh khủng, hắn tiên vị khôi phục trong mộng cảnh!

Cùng lúc đó, khí tức Tư Hồng Diệu Ly cũng trở nên cực kỳ cường đại, đây là lần đầu tiên nàng tiến vào Vĩnh Dạ mộng cảnh, cũng thu được một tiên vị.

Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng dò xét hoàn cảnh xung quanh, cùng lúc đó bên tai nàng vang lên lít nha lít nhít lời cầu xin, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của nàng.

Bùi Lăng lập tức nhắc nhở: "Đừng đáp lại bất kỳ lời cầu xin nào, ở chỗ này, phàm nhân không chịu nổi tiếng nói của ngươi và ta."

Tư Hồng Diệu Ly ngẩn ngơ, chợt nói: "Vâng!"

Ngay lúc này, trong hư không phía trước bọn họ không xa, một bóng dáng áo phấn váy đỏ chậm rãi hiện ra, nàng đoan trang ưu nhã, đẹp đẽ quý khí, nhã nhặn tú lệ, đầu đội một đỉnh bách hoa quan, cắm châu trâm cài tóc từng đống, chính là Trang Thục công chúa!

Ánh mắt Trang Thục công chúa khế lướt qua trên người Tư Hồng Diệu Ly, chợt rơi vào trên người Bùi Lăng, hé mở môi son, nhu hòa nói: "Lần trước, Bùi tiên hữu làm cực kỳ tốt:

"Nhưng còn chưa đủ."

"Ta cần tiên hữu lại mổ phong ấn ra một khe hở."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức biết, ý chí Chân Tiên muốn hắn đẩy nắp quan tài phong ấn đối phương ra một chút nữa, giống lần thứ nhất đến Vĩnh Dạ hoang mạc!

Chỉ có điều, lần trước là hệ thống thiểu năng, hiện tại quyền khống chế thân thể ở trên tay mình, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy nữat Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Hiện tại ta khôi phục quá ít lực lượng, chỉ có thể làm được trình độ lần trước"

"Kính xin tiên hữu yên tâm chớ vội, chờ khôi phục lại Độ Kiếp kỳ, chắc chắn ta lại đến nơi đây giúp đỡ tiên hữu thoát khỏi vòng vây!"

Trang Thục công chúa nghe vậy khẽ gật đầu, xuyết châu bên tai khẽ động, chiết xạ ra ngàn vạn ánh sáng chiếu rọi má tuyết, càng làm nổi bật mặt mày tỏa sáng, mặc dù vị Bùi tiên hữu này thường xuyên biểu hiện cực kỳ vô tri, nhưng trong chuyện giúp nàng loại bỏ phong ấn này, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, hơn nữa...

Sau khi hơi suy nghĩ, công chúa không tiếp tục tiếp tục đề tài này, mà hỏi: "Tiên hữu mang theo hậu bối này đến đây, chẳng lẽ dự định giúp đỡ tăng lên căn cơ nội tình?"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Không sai, kính xin Mạc tiên hữu giúp đỡ che giấu một hai"

Trang Thục công chúa nghe vậy, lập tức lộ ra một nụ cười rất vui vẻ, nhanh chóng nói: "Không có vấn để!"

"Tiên hữu không cần rời khỏi mộng cảnh, hiện tại có thể bắt đầu"

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng lập tức rất nghi ngờ, hắn phải dùng [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] giúp Tư Hồng Diệu Ly tăng lên căn cơ nội tình, người nên vui là hắn và Tư Hồng Diệu Ly.

Nhưng bây giờ sao cảm giác, ý chí Chân Tiên này còn vui hơn hai người bọn họ?

Đang nghĩ ngợi, Tư Hồng Diệu Ly không quên điều mà Bùi Lăng dặn dò trước đó, lập tức khom mình hành lễ nói: "vãn bối Tư Hồng Diệu Ly là đệ tử của Bùi tiên nhân"

"Xin hỏi Mạc tiền bối, tu sĩ Hợp Đạo kỳ phải làm thế nào thu hoạch được pháp tắc đồng giá?"

Trang Thục công chúa bình tĩnh nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, nhưng không đợi nàng mở miệng, Bùi Lăng đã tức giận quát lớn:

"Diệu Ly! Việc tu sĩ Hợp Đạo làm thế nào thu hoạch được pháp tắc đồng giá, vi sư từng nói với ngươi bao nhiêu lần?"

"Sao ngươi lại không nhớ được!"

"Người không biết, còn tưởng người sư tôn này không dạy ngươi cái gì!"

Tư Hồng Diệu Ly lộ ra vẻ e ngại và ủy khuất, cẩn thận nói: "Sư tôn... Tất nhiên sư tôn đã dạy bảo đệ tử mọi điều, nhưng lời nói của sư tôn quá tối nghĩa phức tạp, đệ tử ngu dốt, mỗi lần đều không nhớ được."

"Lại nghe sư tôn thường xuyên nhắc lên, Mạc tiên nhân học cứu thiên nhân, vô cùng khẳng khái, rất bảo vệ tiểu bối, lúc này mới to gan thỉnh giáo."

"Kính xin sư tôn bớt giận!"

Bùi Lăng cau mày, lại quát lớn: "Tu vi của ngươi chỉ Nguyên Anh, sao có thể hiểu pháp tắc đồng giá Hợp Đạo kỳ?"

"Dù so sánh Mạc tiên hữu với vi sư thật sự có chỗ hơn người, cũng không thể dạy ngươi."

Trang Thục công chúa nghe vậy khẽ nhíu mày, pháp tắc đồng giá mà thôi, dù là tu sĩ Luyện Khí kỳ, chỉ cần nàng muốn cũng có thể giảng giải đến rõ ràng, để đối phương hiểu ra, Bùi tiên hữu này nói nàng không biết dạy bảo đệ tử, cũng quá coi thường nàng rồi!

Lúc này, lại nghe Tư Hồng Diệu Ly nói: "Sư tôn là tiên nhân thượng giới, tất nhiên kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều thứ sư tôn cảm thấy vô cùng đơn giản, nhưng đệ tử nhục thân phàm thai, dù như thế nào cũng không thể hiểu được."

"Lần trước sư tôn dạy bảo thuật pháp, mặc dù đệ tử chưa nắm giữ, trong lòng lại có sở ngộ, nghe nói đều là sư tôn đặc biệt thỉnh giáo Mạc tiên nhân cho đệ tử, thuật lại lời giảng giải của Mạc tiên nhân"

Chương 2151: Vi sư dạy ngươi bao nhiêu lân...

"Vì vậy, đệ tử tưởng rằng, có lẽ sư tôn dạy bảo, đệ tử không hiểu ra sao, nhưng Mạc tiên nhân truyền thụ, đệ tử sẽ có chỗ hiểu..."

Sắc mặt Bùi Lăng hơi trầm xuống, nói: "Không được làm loạn!

Mạc tiên hữu bận rộn thế nào, sao rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này của ngươi!"

"huống chi lấy tu vi Nguyên Anh, lĩnh ngộ pháp tắc Hợp Đạo kỳ, ngoại trừ tiên nhân như vi sư và Mạc tiên hữu, phàm phu tục tử đâu có khả năng?"

"Dù là thoại bản thế tục cũng không dám viết như thết"

"Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, lĩnh hội công pháp mà vi sư dạy cho ngươi thật tốt mới là đứng đắn."

Tư Hồng Diệu Ly ủy khuất nói: "Sư tôn luôn nói Mạc tiên nhân công tham tạo hóa, vạn vật thông suốt, cùng sư tôn mới quen đã thân, giao tình sâu đậm, đệ tử nghĩ đã vậy đệ tử có chỗ không rõ, nhân dịp hôm nay theo sư tôn đến đây bái kiến Mạc tiên nhân, vừa hay thỉnh giáo một chút"

"Nếu đệ tử bởi vậy tu vi tỉnh tiến, ngày sau cũng có thể bỏ ra một phần sức giúp sư tôn thu hồi Tiên thể..."

"Nếu không sư tôn đường đường là tiên nhân, mọi chuyện đều tự đi làm, chẳng lẽ không phải có vẻ đệ tử bất hiếu?"

Bùi Lăng không nhịn được lắc đầu thở dài, nói: "Ngươi... Vi sư thật sự làm hư ngươi!"

Chợt sắc mặt khó xử nhìn về phía Trang Thục công chúa, muốn nói lại thôi.

Trang Thục công chúa khép tay áo đứng đó, sắc mặt bình tĩnh, thật không ngờ, Bùi tiên hữu này lại không biết dạy đồ đệ.

Nếu là trước kia, nàng lười đi quản chuyện nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ...

Nghĩ đến Bùi tiên hữu chưa hồi phục lực lượng, sự trợ giúp với mình cũng có hạn, lúc này công chúa nói: "Điều này đơn giản, ta có một môn thuật pháp có thể để Pháp phổ thông mà ngươi nắm giữ, biến thành pháp tắc đồng giá!"

Chuyển biến "Pháp" phổ thông thành pháp tắc đồng giá?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức chắc chắn, trên thực tế kế hoạch ban đầu hắn là đi Khê Ngọ trường tư thục, tìm một "Pháp" đồng giá, chờ đột phá Hợp Đạo hậu kỳ lại luyện chế nó thành pháp tắc đồng giá.

Nhưng biết được tổ sư Cửu Nghi sơn xuất quan, lại đã khóa chặt Khê Ngọ trưởng tư thục, hắn từ bỏ kế hoạch lại tiến về trường tư thục mạo hiểm...

Bây giờ, ý chí Chân Tiên có thể giúp hắn chuyển biến "Pháp" phổ thông thành pháp tắc đồng giá, tất nhiên không thể tốt hơn!

Trang Thục công chúa tiếng nói vừa dứt, liền đưa tay một chỉ, một đạo bóng tối nồng đậm trong nháy mắt chui vào mi tâm Tư Hồng Diệu Ly.

Tư Hồng Diệu Ly chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh băng lập tức càn quét toàn thân, nàng khẽ giật mình, trong đầu óc lập tức thêm ra một môn thuật pháp thâm ảo tối nghĩa.

Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Bùi Lăng đã nhanh chóng quát lớn: "Còn không mau cám ơn Mạc tiên hữu!"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức hành lễ nói: "Đa tạ Mạc tiên nhân!"

Trang Thục công chúa tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Việc nhỏ cỡ này, không cần nói đến"

Chợt nhìn về phía Bùi Lăng, nói: "Tiên hữu dự định khi nào bắt đầu?"

Bùi Lăng vội ho một tiếng, giả vờ muốn mở miệng đồng ý, lúc này Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng nói: "Mạc tiên nhân, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo..."

Trang Thục công chúa chưa có phản ứng, Bùi Lăng lập tức giống vừa rồi, nổi giận nói: "Lại có chuyện gì? ! Bình thường dạy ngươi thì không nghe, bây giờ thấy Mạc tiên nhân lại trái một vấn đề, phải một vấn đề, còn có quy củ hay không!"

Tư Hồng Diệu Ly ủy khuất nói: "Thế nhưng sư tôn truyền thụ vô cùng tối nghĩa, đệ tử tốn hết tâm lực cũng không thể nào hiểu được. Mạc tiên nhân chỉ điểm lại rõ ràng sáng tỏ, làm đệ tử như thể hồ quán đỉnh..."

"Còn nữa, sư tôn thân phận cỡ nào, tu vi bực nào, đệ tử được sư tôn dạy bảo, từ khi nhập đạo cho tới nay thực lực tàm tạm, nếu không nhanh chóng tăng lên, sau này đâu có mặt mũi tự xưng là truyền nhân của ngài..."

"Đệ tử cũng là cân nhắc vì sư tôn...

"Cầu xin sư tôn minh giám!"

Bùi Lăng tức giận nói: "Nói hươu nói vượn! Vi sư là tiên nhân, loại việc nhỏ như dạy bảo đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay?

Truyền thụ cho ngươi tất cả các loại công pháp, thứ nào không phải giảng thuật rõ ràng, tỉ mỉ. Đây là do ngươi lười biếng, còn muốn lấy lý do, đúng là ngỗ nghịch bất hiếu!"

"Vi sư dạy cho ngươi những thuật pháp huyền diệu kia, có biết bao nhiêu phàm phu tục tử tha thiết ước mơ, lại là suốt đời vô vọng, ngươi lại hồ nháo như này, thật sự nên đánh!"

"Nghịch đồ không biết tốt xấu như ngươi, hiện tại vi sư thuận tiện giáo huấn ngươi thật tốt!"

Nói xong, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong hư không lập tức xuất hiện một cái bàn đá rộng lớn bằng phẳng, một phát đặt Tư Hồng Diệu Ly lên bàn đá, một tay khác giơ lên cao, bắt đầu hung hăng tát đối phương.

Ba ba ba...

Trong tiếng tát thanh thúy vang dội, Tư Hồng tuổi trẻ lập tức bắt đầu kêu thảm: "A... A... A... Ưm... A a a..."

Nhìn tình cảnh này, Trang Thục công chúa nhíu chặt mày.

Thấy hình như Bùi Lăng vẫn muốn đánh nữa, không hề có ý dừng tay, công chúa hơi do dự, lập tức khuyên nhủ: "Bùi tiên hữu, chỉ là thỉnh giáo một việc mà thôi."

Nói xong, cũng không đợi Bùi Lăng đồng ý, Trang Thục công chúa nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, nói: "Chuyện gì, nói."

Chương 2152: Chuẩn bị dẫn kiếp

Nghe vậy, Tư Hồng Diệu Ly lập tức dừng kêu to, nhanh chóng nói: "Bẩm tiên nhân, đệ tử đang nghiên cứu đúc khí, muốn luyện chế một món đồ có thể dung nạp pháp tắc, tốt nhất với tu vi hiện tại của đệ tử cũng có thể sử dụng"

"Vì vậy, muốn cầu một trăm tấm bản vẽ đúc khí như vậy."

Trang Thục công chúa không lập tức trả lời, mà nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi lâu mới mở mắt ra, cong ngón tau búng ra, lại là một đạo bóng tối vô cùng đậm đặc chui vào mi tâm Tư Hồng Diệu Ly.

Cũng như vừa rồi, cảm giác rét lạnh mãnh liệt như thủy triều lập tức cắn nuốt hết toàn bộ thể xác.

Trong giây lát, ý lạnh lui bước, trong đầu Tư Hồng Diệu Ly đã có thêm rất nhiều bản vẽ đúc khí, đều vô cùng ảo diệu, tinh xảo đến cực điểm.

Sau khoảng thất thần ngắn ngủi, Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức hành lễ: "Đa tạ tiên nhân!"

Vấn đề pháp tắc đồng giá và đúc khí đã được giải quyết, Bùi Lăng rất hài lòng, lúc này dừng trừng phạt Tư Hồng Diệu Ly, nhìn qua đối phương khiển trách: "Lần sau không được vô lễ như vậy!"

"Nếu không phải Mạc tiên hữu tính tình ôn hòa đôn hậu, không so đo với tiểu bối nhà ngươi, vi sư nhất định phải hung hăng trách phạt ngươi!"

Tư Hồng Diệu Ly nhu thuận đáp: "Phải! Đệ tử biết sai."

Vẻ mặt Trang Thục công chúa bình tĩnh, hoà nhã nói: "Không sao, đây là việc nhỏ."

"Nếu không có vấn đề khác, tiên hữu có thể bắt đầu."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, đã đạt được mục đích, tất nhiên hắn không định lãng phí thời gian nữa, lúc này nói: "Tiên hữu, hiện tại tu vi của tên đệ tử này là Nguyên Anh, ta không cản trở về hiện thế, có thể trực tiếp thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] ở trong mộng cảnh được sao?"

Trang Thục công chúa dáng vẻ ưu nhã gật đầu: "Không sai."

"Nhưng cần chuyển sang nơi khác."

Bùi Lăng lập tức nói: "Không có vấn đề."

Trang Thục công chúa lập tức vung ống tay áo, váy dài nhanh nhẹn, toàn bộ trời sao như gió thổi qua mặt nước, chầm chậm phập phù.

Không gian xung quanh dập dờn vặn vẹo như kỳ quái biến ảo.

Trong giây lát, ba người xuất hiện trong một vùng bỏ hoang mênh mông.

Lúc này vùng bỏ hoang cỏ úa đổ rạp, thỏ rừng con hoằng chạy trong rừng thưa thớt, khắp nơi yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ.

Lại đã tiến vào Nhân Gian giới.

Trang Thục công chúa quay đầu, lập tức lúm đồng tiền như hoa nói: "Có thể, ngay ở chỗ này."

Cùng lúc đó.

Trung tâm Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chín trụ che trời, xiềng xích thiên kiếp như là cự mãng, quấn quanh cái cột truyền lại lôi đình, bao bọc quan tài huyết sắc như cái bánh tét, thỉnh thoảng lại rung động.

Lúc lôi đình cuồn cuộn, sấm chớp ngang trời, chiếu khắp bóng tối dày đặc.

Bộp, bộp, bộp...

Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, vượt qua chín trụ, chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài.

Lúc này hai người đều hai mắt nhắm nghiền, chìm sâu trong mộng.

ầm ầm...

Kiếp lôi gào thét, xiềng xích chấn động, tiếng vang rầm rầm như thủy triều liên miên, từ phía trên vòm trời một đường cuồn cuộn lao xuống.

Cửu Nghi sơn.

Ngọn núi cô độc thẳng tắp, đình đài lâu các thấp thoáng sau hoa thơm cỏ lạ.

Tương Ca biệt uyển yên tĩnh đứng sừng sững trên đỉnh núi.

Chân trời, một đạo kiếm quang bắn tới, ầm vang hạ xuống khoảng trước đất trống biệt uyển, sau khi ánh sáng tản đi hiện ra một bóng dáng thanh nhu váy trắng.

Nàng tóc xanh búi cao, mộc trâm mộc mạc, chính là Thái Thượng trưởng lão Hàn Ẩm Kiếm tông Nghiêm Tư Thuần!

++ S= trộm chút nào.

Chắc chắn vị Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng kia đang ở đây!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Nghiêm Tư Thuần lập tức lạnh lùng nói: "Hàn Ảm Kiếm tông Nghiêm Tư Thuần, có chuyện quan trọng thỉnh giáo Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, thỉnh cầu gặp mặt!"

Tiếng nói như gió mềm thổi vào Tương Ca biệt uyển, trong khoảnh khắc truyền khắp tất cả ngõ ngách.

Ngay sau đó, giọng Thi Nam Tử vang lên bên tai nàng: "Tiên Đế đang lúc bế quan tu luyện, không gặp bất kỳ kẻ nào!"

Nghiêm Tư Thuần cau hàng lông mày kẻ đen, lúc này lại hỏi:

"Không biết khi nào Bùi Thánh Tử xuất quan?"

Thi Nam Tử nói: "Tiên Đế nói, ít nhất ba ngày."

Ba ngày...

Nghiêm Tư Thuần càng nhíu chặt lông mày, về mặt nóng vội, nếu là lúc trước đừng nói ba ngày, dù là ba năm, với loại tu sĩ như nàng cũng chỉ là chớp mắt một cái.

Nhưng hiện tại nàng lại vô cùng vội vàng muốn biết tình huống Vi sư huynh.

Chờ đợi ba ngày còn dài dằng dặc hơn ba trăm năm!

Chỉ có điều, đệ tử chính đạo coi trọng uẩn dưỡng tâm tính, trong những năm tháng dài đằng đẳng lắng đọng thành tính nhẫn nại, vẫn để nàng miễn cưỡng kìm nén sự nóng vội trong lòng.

Lấy lại bình tĩnh, Nghiêm Tư Thuần lập tức nói: "Làm phiền thông báo, ba ngày sau ta lại đến bái phỏng"

Chương 2153: Phong ấn suy yếu

Nói xong, nàng xoay người, đang muốn rời đi lại nghe bên tai truyền tới một giọng nói thanh thúy cởi mở: "Nghiêm đạo hữu?

Thật sự trùng hợp, ngươi cũng ở chỗ này. Yến Tê thành Văn Nhân đạo hữu đang làm khách trong động phủ của ta, đạo hữu có muốn tới một lần không?"

Là Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ?

Nghiêm Tư Thuần ngẩn ngơ, cùng là Thái Thượng trưởng lão chín môn phái lớn, tất nhiên nàng không hề xa lạ với với Trân Giáng Huệ, còn có Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt.

Chỉ có điều, Nghiêm Tư Thuần tính tình trầm tĩnh, nhiều năm sống trong Kiếm tông hiếm khi đi ra ngoài, không thường xuyên lui tới với hai người này.

Hiện tại nàng muốn gặp Bùi Lăng, tạm thời sẽ không rời khỏi địa giới Cửu Nghi sơn, cũng không ngại tiến đến tụ họp... Sau khi suy nghĩ, nàng nhanh chóng nhẹ gật đầu, truyền âm nói: "Tốt!"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Mộng cảnh.

Nhân Gian giới, vùng bỏ hoang.

Nhìn qua Trang Thục công chúa trước mặt, cùng Tư Hồng Diệu Ly bên cạnh, vẻ mặt Bùi Lăng đây nghi ngờ, tuy hiện tại bọn họ đã đi tới thế gian giới trong mộng cảnh, nhưng Tư Hồng Diệu Ly còn duy trì tiên vị trong mộng cảnh... Hắn trực tiếp dẫn kiếp, thật sự có thể giúp Tư Hồng Diệu Ly tăng lên căn cơ và nội tình?

Không, không đúng!

Đúng là Tư Hồng Diệu Ly có tiên vị trong mộng cảnh, nhưng ở trong hiện thế, tu vi không có bất kỳ biến hóa nào.

Hắn thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] là dẫn tới kiếp vân và lôi kiếp ở trong hiện thế.

Dưới tình huống như vậy, Tư Hồng Diệu Ly tương đương với độ kiếp trong mông, trong mộng có mạnh hơn cũng vô dụng!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nói: "Đệ tử này của ta nội tình quá kém, cũng không biết tiếp theo có thể độ được thượng phẩm Tiên Anh Nguyên Anh kiếp hay không:

Trang Thục công chúa lập tức nói: "Bùi tiên hữu yên tâm! Thiên kiếp giáng lâm ở trong hiện thế, nhưng ở Vĩnh Dạ hoang mạc, thiên kiếp sẽ chiếu rọi vào mộng cảnh của bản tôn."

"Đệ tử này của tiên hữu ra tay ở trong mộng cảnh bản tôn, ngược lại cũng sẽ chiếu rọi vào trong hiện thế"

"Có ta ở đây, đệ tử của tiên hữu cũng đang mượn lực lượng của bản tôn để độ kiếp."

"Trừ khi người này thật sự không khác gì phế vật, nếu không sẽ không có chuyện thất bại:

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức yên lòng, dù sao hắn cũng không hiểu rõ môn tiên thuật kia lắm, nên mới cần đưa Tư Hồng Diệu Ly đến đây kiểm tra... Lúc này ý chí Chân Tiên đã nói không có vấn đề gì, vậy cứ làm theo lời ý chí Chân Tiên đã nói.

Thế là, Bùi Lăng nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, lập tức hỏi: "Diệu Ly, chuẩn bị xong chưa?"

Vẻ mặt Tư Hồng Diệu Ly nghiêm nghị, gật đầu nói: "Đã chuẩn bị xongt"

Bùi Lăng hơi gật đầu, tiếp theo cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đánh ra một pháp quyết cổ xưa, tiếng nói rộng lớn:

"Vạn trượng hồng trần, úy ngã như thiên!"

Tiếng nói hùng vĩ như hoàng chung đại lữ, sấm chớp xuất hiện từ đất bằng, lại như thiên đạo giáng lâm từ nơi tối tăm, ở trên vòm trời cao xa quan sát vạn vật như chó rơm, lạnh băng, công chính, rộng lớn...

Trong chớp mắt, khí tức Bùi Lăng cao xa mờ mịt như thiên đạo không thể nắm lấy, không thể suy nghĩ, không thể lý giải, phía trên bầu trời lập tức mây đen hội tụ, che đậy sắc trời, vùng bỏ hoang sáng như ban ngày lập tức trở nên ảm đạm, mây đen che khuất đỉnh đầu, dậy sóng vô tận.

Điện xà tím xanh chạy khắp trong mây, lôi âm quát tháo liên miên vô tận, tiếng gầm gừ như thủy triều trên mặt biển rộng lớn, cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng.

Thiên uy huy hoàng bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, toàn bộ sinh linh đều sinh lòng kinh hãi, ở trước mắt như kiến!

Bùi Lăng nhìn chăm chú kiếp vân, đợi quy mô của nó đạt tới trình độ Tiên Anh thượng phẩm, lập tức tâm niệm vừa động, kiếp vân dừng tụ lại.

Điện xà nhỏ vụn bắt đầu hội tụ vào trung tâm, tạo ra kiếp lôi chân chính.

Bùi Lăng quay đầu, ánh mắt lập tức khóa chặt Tư Hồng Diệu Ly.

Tư Hồng Diệu Ly cảm nhận được thiên uy ngưng đọng như thực chất trên đỉnh đầu, trong lòng lập tức dâng lên sự sợ hãi phát ra từ phế phủ, dường như đại nạn rơi xuống đầu, sự uy hiếp hùng hậu đè xuống lại khiến tất cả can đảm ra tay của nàng tan thành mây khói trong nháy mắt.

Tinh thần của nàng chấn động, liều mạng vượt qua sự sợ hãi gần như bản năng ở trong lòng.

Cùng lúc đó, tu vi khí tức của nàng cũng nhanh chóng từ trạng thái tiên nhân, lui trở về Nguyên Anh kỳ trong hiện thết Ngay lúc này, Trang Thục công chúa cách đó không xa lập tức nhắc nhở: "Mặc niệm tôn hiệu của ngươi."

Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức mặc niệm trong lòng: "Diệu!"

Trong thoáng chốc, sự sợ hãi trong lòng nàng giảm mạnh, mười ngón nhanh chóng kết động, cuối cùng đánh ra một pháp quyết quỷ quyệt, quanh người nàng bùng lên huyết quang, ầm vang dâng lên, xông thẳng lên trời!

Thoáng chốc chiếu rọi khắp nơi, huyết hải cuồn cuộn.

Thấy tu vi của Tư Hồng Diệu Ly đã khôi phục Nguyên Anh, Bùi Lăng lập tức nhớ tới, lần trước hắn Hóa Thần ở trong mộng cảnh Chân Tiên, tình huống cũng giống như vậy.

Lúc thiên kiếp giáng lâm, hắn lập tức khôi phục tu vi chân thực.

Lúc ấy còn tưởng là do hệ thống uỷ thác, hiện tại xem ra lại là tác dụng của thiên kiếp...

Chương 2154: Phong ấn suy yếu (2)

Lúc này, thấy Tư Hồng Diệu Ly đã chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Lăng lập tức mô phỏng Tiên Anh kiếp thượng phẩm của mình lúc trước, thao túng kiếp vân trong kiếp lôi hạ xuống.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm.

Chín cột che trời, xiềng xích thiên kiếp quấn quanh cột giăng khắp nơi, vẫn trói buộc quan tài huyết sắc lơ lửng.

Bên cạnh cây cột lớn tuyết trắng, Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly đứng song song, hai mắt nhắm nghiền, chìm sâu trong mộng cảnh.

Đột nhiên, Bùi Lăng đánh ra một pháp quyết cổ xưa.

Vốn phía trên bầu trời đã buông xuống kiếp vân đen nhánh, trong chốc lát lại càng dày đặc.

Sấm sét cuồn cuộn ngột ngạt mênh mông như thủy triều sôi trào mãnh liệt.

Ống tay áo Bùi Lăng phần phật, khí tức lập tức rộng lớn, hòa hợp với toàn bộ thiên địa, một đoàn bóng tối vô cùng dày đặc hội tụ ở xung quanh, chẳng mấy chốc như màn nặng rủ xuống, hoàn toàn che đậy bóng dáng nó...

Trong giây lát kiếp vân thành hình, điện quang tím xanh đi khắp, khí tức lôi đình trào lên từ bốn phương tám hướng, điện mang lạnh thấu xương lập lòe chiếu khắp toàn bộ thiên địa.

rầm rầm...

xiềng xích thiên kiếp quấn quanh chín trụ như cảm nhận được, không ngừng di chuyển, co vào như là cự mãng, màu sắc lại bắt đầu trở thành nhạt.

Kiếp lực ẩn chứa trong đó đang không ngừng bị kiếp vân hấp thu.

Phanh, phanh, phanh...

Quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung lập tức không ngừng chấn động.

rầm rầm... Rầm râm...

Tất cả xiềng xích không ngừng siết chặt, quấn quanh cột đá và huyết quan, ma sát ra tiếng vang như thủy triều.

Oanh! !!

Một đạo kiếp lôi tráng kiện ầm vang rơi xuống, chém mạnh về phía Tư Hồng Diệu Ly.

Tư Hồng Diệu Ly lập tức ra tay, quanh người máu bắn tứ tung như lũ quét cuốn tới, chỉ một thoáng bắn ra như nước thủy triều.

Râm rầm rầm...

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Ngộ Kiếm uyên.

Chính giữa.

Kiếm ý như mây mù quanh quẩn sền sệt, năm đạo huyễn ảnh như trường kiếm chìm nổi, tản ra khí thế mênh mông khác biệt quá nhiều.

Dưới một thanh trường kiếm đầu như hoa sen trong đó, một quả cầu bị kiếm khí kiếm ý bao bọc từng tầng như một trùng kén to lớn, mũi nhọn dày đặc, không thể nhìn ra tình hình bên trong.

Cách nó không xa, phía dưới một đạo trường kiếm khác cũng có ánh sáng lạnh thấu xương, kiếm khí kiếm ý như sợi bông hội tụ từng chút một, cũng bao vây một bóng người, trong kẽ hở hơi lộ ra dung mạo, chính là Trình Đôn.

Lúc này, dưới trướng kiếm đầu như hoa sen, kiếm kén khổng lồ kia đột nhiên truyền ra một tiếng "răng rắc" thanh thúy, ngay sau đó thân kén đột nhiên vỡ ra một khe hở như sợi tóc.

Tạch tạch tạch két...

Đạo khe hở này xuất hiện như là một tín hiệu.

Ngay sau đó, vô số tiếng vỡ tan tranh nhau chen lấn vang lên, phía trên kiếm kén có vết rạn như mạng nhện, lan tràn ra toàn bộ kén thân, trong khoảnh khắc vết rách tinh tế trải rộng toàn kén.

Cùng lúc đó, kiếm khí kiếm ý quấn quanh như thực chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tiêu tán.

Ẩm!

Đột nhiên, một cánh tay tuyết trắng phấn nộn, oánh nhuận rực rỡ duỗi ra từ trong kén, cứ thế xuyên qua kiếm kén, ngay sau đó một bóng dáng tinh tế yểu điệu đi ra từ bên trong.

Hoàn Uẩn Chân tóc dài rối tung, mặc một bộ hoa vàng đỏ trên nền xanh thông như cành tùng xanh ngắt sừng sững vô số năm tháng trên vách núi, làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, mặt mày sắc bén, lại ẩn chứa mũi nhọn như huyết hoa bắn tung toé trong tuyết, trong kiểu diễm tươi đẹp có sự sắc bén không thể che giấu.

Nàng vác một thanh trường kiếm, toàn thân khí cơ mạnh mẽ, kiếm ý lạnh thấu xương.

Nàng nâng hai tay lên, trong lòng dâng lên một sự vui sướng, tái tạo nhục thân thành công!

Cảm nhận được cỗ nhục thân hoàn toàn mới này tràn đầy sinh cơ, lực lượng cường đại, trong lòng Hoàn Uẩn Chân rất hài lòng.

Loại nhục thân ngày sau tạo lại một lần, mặc dù vẫn có khoảng cách với Tiên Thiên Đạo Thể do cha tỉnh mẫu máu tạo thành, nhưng có nhục thân, nàng mới có thể quay về đạo đồ, mới được coi là kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông một lần nữa!

Lúc này, Hoàn Uẩn Chân nhìn Trình Đôn còn đang tái tạo nhục thân bên cạnh, không khỏi khẽ lắc đầu.

Tên hậu bối này có kiếm tâm rất bình thường, có thể tu luyện tới tình trạng như thế hoàn toàn là vì tư chất nhục thân của hắn ta không tệ, lại thêm rất nhiều tài nguyên trút xuống cùng thủ đoạn bồi dưỡng phong phú của Kiếm tông.

Lần này bị [Trảm Tiên Kiếm Ý] ăn mòn, chém tới nhục thân và một bộ phận hồn phách, căn cơ chịu hao tổn lớn, lại kiếm tâm không đủ kiên định, dù hiện tại tái tạo nhục thân thành công, cũng dừng bước Hóa Thần, vô vọng đăng nhập phía trên Phản Hư!

Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là tái tạo nhục thân thất bại, hình thần câu diệt...

"Kiếm tu, quan trọng nhất vẫn là kiếm tâm." Hoàn Uẩn Chân bình tĩnh nói một câu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt thoát khỏi Ngộ Kiếm uyên.

Mây khói cuồn cuộn, dãy núi chập trùng.

Dãy núi như thúy tụ quanh quẩn xoay quanh, thấp thoáng cỏ cây phi cầm, thác nước ầm ầm, mưa phùn mông lung, chiết xạ cầu vồng bảy sắc.

Bỗng nhiên, kiếm minh réo rắt vang vọng dãy núi, một đạo thanh quang trong vắt bay vào sơn môn, nhanh chóng chạy tới một ngọn núi đơn độc cheo leo ở giữa biển mây.

Hang động trên vách đá cheo leo.

Chương 2155: Tiên thuật mạnh lên

Trận pháp trùng điệp ầm vang mở rộng, một đạo kiếm quang bắn vào, đến ngọc đài mới dừng lại, hiện ra bóng dáng Hạ Phất Khung.

Hắn ta vừa tán bào ngồi xếp bằng, còn chưa kịp chữa thương, cấm chế ngoài động đã bị chạm vào, lại là có người đến đây bái phỏng.

Trong lòng Hạ Phất Khung còn đang suy nghĩ về kiếm đạo, sau khi phát hiện phân tâm xem xét, chợt lấy lại tinh thần, lập tức mở ra trận pháp, khẽ gật đầu với Hoàn Uẩn Chân nhanh chân đi vào bên trong, ánh mắt yên tĩnh nói: "Chúc mừng Hoàn Thái Thượng trưởng lão tái tạo nhục thân thành công."

Hoàn Uẩn Chân khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi: "Nghe nói Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đến đây khiêu chiến Tông Chủ, không biết kết quả trận chiến này như thế nào?"

Hạ Phất Khung nói: "Bùi Lăng thắng, kiếm đạo của ta vẫn kém một chút hỏa hầu"

Hoàn Uẩn Chân nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Hiện tại Bùi Lăng đã đi đâu?"

Hạ Phất Khung nói: "Cửu Nghi sơn. Tiếp theo hắn muốn khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn."

"Ta đã biết." Hoàn Uẩn Chân gật đầu, tiếp theo không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, trốn đi thật xa.

Hoàn Thái Thượng trưởng lão cũng muốn đi tìm Bùi Lăng?

Hạ Phất Khung cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng chuyện này không liên quan đến kiếm đạo của hắn ta, không đáng phân tâm, thế là hắn ta không tiếp tục để ý việc này, phong bế động phủ, bắt đầu tu luyện...

Mộng cảnh Vĩnh Dạ hoang mạc.

Khí tức lôi đình tản ra khắp nơi, phía trên bầu trời dần sáng ngời, kiếp vân đậm đặc dân tản đi.

Tư Hồng Diệu Ly quỳ một chân trên đất, làn váy đỏ hồng từng mảnh, khắp nơi tàn tạ, lộ ra da thịt máu thịt be bét, vết máu còn đang chảy ra thấm vào vải áo như mặc một bộ huyết y.

Trong thất khiếu đều có vết máu chậm rãi rơi xuống, khí tức hỗn loạn.

Nhưng theo thân thể điên cuồng hấp thu kiếp lực xung quanh, tất cả thương thế đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục.

Cách đó không xa, Bùi Lăng thu hồi pháp quyết, nhưng trong lòng lại thầm thở phào.

Vừa rồi Tư Hồng Diệu Ly suýt bị kiếp lôi của hắn đánh chết!

Tiêu chuẩn phế vật trong mắt ý chí Chân Tiên, hình như hơi Eaðu.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là kiếp lôi không giống với thuật pháp bình thường, rất khó thao túng, giữa chừng hắn suýt không khống chế tốt, hạ xuống vạn kiếp Hóa Thần kỳ cho Tư Hồng Diệu Ly...

Cũng may, hiện tại Tư Hồng Diệu Ly đã thành công vượt qua Tiên Anh kiếp thượng phẩm, đợi thương thế của nàng khôi phục, lại thử thực lực của đối phương một chút, có thể biết hiệu quả thực sự của [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên].

Sau đó không có vấn đề, có thể gọi Lệ sư tỷ tới...

Thế nhưng, lần này thi triển tiên thuật này, thật ra cũng rất kỳ quái.

Lúc trước vừa bắt đầu, tiên thuật này chỉ có kiếp vân, không có kiếp lôi.

Sau khi hắn độ xong Hợp Đạo kiếp, tiên thuật này hấp thu kiếp lôi Hợp Đạo kiếp, trong kiếp vân mới sinh ra kiếp lôi tương ứng.

Lần này hạ xuống Nguyên Anh kiếp cho Tư Hồng Diệu Ly, kiếp vân kiếp lôi trong tiên thuật vốn nên giảm bớt mới đúng.

Nhưng không biết vì sao vừa rồi đến tận khi Nguyên Anh kiếp kết thúc, kiếp vân trong kiếp lôi lại còn tăng lên không chỉ mấy lần!

Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đó, nhưng cũng càng thêm không bị khống chế! Đang nghĩ ngợi, lại nghe Trang Thục công chúa nói: "Ta đã chuẩn bị xong tế phẩm thích hợp cho tên đệ tử này của tiên hữu."

"Hiện tại tiên hữu có thể hiến tế, trực tiếp giúp tu vi của đệ tử tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong."

"Sau đó có thể tiếp tục tiến hành Hóa Thần kiếp."

"Ở trong mộng cảnh của ta, có thể dùng càn khôn chỉ biến, dẫn động vạn kiếp Hóa Thần"

"Chờ sau khi vạn kiếp Hóa Thần, chỗ ta còn có rất nhiều tế phẩm, có thể tiếp tục Phản Hư, tiếp theo Hợp Đạo..."

Nghe công chúa nói vậy, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này nói: "Tu vi tỉnh tiến quá nhanh, tâm tính theo không kịp, không phải chuyện gì tốt với tên đệ tử này của ta"

"Hiện tại nên vững chắc căn cơ, không thể nóng lòng cầu thành"

"Chờ tu vi của đệ tử này tự đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, ta lại mang nàng đến đây làm phiền Mạc tiên hữu"

Nghe vậy, Trang Thục công chúa lập tức hơi thất vọng nhưng cũng không ép buộc, chỉ nói: "Nếu tiên hữu cần tế phẩm, có thể đến đây tìm ta bất cứ lúc nào."

Bùi Lăng gật đầu: "Không có vấn đề, tiếp theo ta còn phải dạy bảo đệ tử này, xin cáo từ trước."

Công chúa khẽ gật đầu, chợt váy dài nhẹ phẩy, mộng cảnh trước mắt lập tức như thấu kính bị đánh nát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ, ầm vang rơi xuống...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hiện thế.

Chín đạo cột trụ màu trắng bao quanh mà đứng, nguy nga che trời.

Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly không nhúc nhích đứng bên cạnh chín trụ, bọn họ đột nhiên bừng tỉnh, cùng nhau mở hai mắt ra.

Tư Hồng Diệu Ly nhìn qua Bùi Lăng đang muốn mở miệng, lại nghe giọng Bùi Lăng vang lên bên tai: "Có lời gì, chờ đi ra lại nói."

Nói xong, hắn một phát giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tư Hồng Diệu Ly, đang muốn trực tiếp chạy ra ngoài, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quan tài Chân Tiên bị phong cấm.

Chương 2156: Tiên thuật mạnh lên (2)

Đã thấy màu sắc quan tài như máu, lơ lửng giữa không trung, chín xiềng xích thô to xoay quanh chín trụ rơi xuống, bao bọc lấy nó từng tầng. Ngoại trừ cái đó ra, còn có vô số xiềng xích mảnh hơn chút, hoặc là quấn quanh sợi xiềng xích to hơn, hoặc là trống rỗng lơ lửng, vẫn trói lại quan tài.

Chỉ có điều, trên một trụ đá màu trắng trong đó có xiềng xích thiên kiếp lớn khoảng một ngón tay, lại không còn kéo dài vào giữa không trung, tham gia trói buộc quan tài huyết sắc, mà là bất lực rủ xuống, màu sắc ảm đạm.

xiềng xích phong cấm Chân Tiên đã bị đứt một sợi!

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, nghĩ đến vừa rồi ý chí Chân Tiên vô cùng vui vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sợi xiềng xích thiên kiếp đứt gãy này có liên quan đến việc hắn sử dụng tiên thuật!

Cũng may, chỉ đứt một sợi.

Hiện tại xiềng xích phong cấm quan tài trùng điệp quấn quanh, gần như kín không kẽ hở, còn đủ chín sợi thô to, cùng số sợi nhỏ khó mà tính toán.

Sau đó, giúp Lệ sư tỷ vạn kiếp Hóa Thần, giúp Yến Minh Họa vạn kiếp Hóa Thần...

Còn có Kiều Từ Quang, Tư Hồng Diệu Ly, Tư Hồng Khuynh Yến, Văn Nhân Linh Sắt, Mạnh Hồng Huyến...

Lại dùng mười mấy lần, mấy chục lần, cũng không có vấn đề lớn.

Dù sao, lần trước hắn đẩy nắp quan tài ra một khe hở, cũng không có việc gì...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], mang theo Tư Hồng Diệu Ly biến mất khỏi nơi này.

Bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc.

Mặt trời treo cao, cát vàng mênh mông.

Thạch tháp rải rác trầm mặc đứng sừng sững giữa cồn cát, chuông đồng chập chờn phát ra tiếng động theo gió cát, từng đôi mắt đẫm máu nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Ở biên giới cát vàng, bóng tối như thực chất lại như bức tường cao, sền sệt dày đặc, thôn phệ tất cả sự dò xét.

Một tòa cồn cát cao lớn lạ thường, có thể gọi là nguy nga lại nhô lên chặn con mắt thăm dò xung quanh.

Đột nhiên, một đạo độn quang bắn ra từ trong bóng tối, rơi vào bóng đen dưới cồn cát.

Độn quang tản đi hiện ra bóng dáng một nam một nữ ôm nhau, chính là Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly.

Bọn họ vừa rơi xuống đất, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói:

"Không được nói tất cả những việc xảy ra trong Vĩnh Dạ hoang mạc cho bất kỳ kẻ nào!"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức truyền âm đáp: "Vâng!"

Vĩnh Dạ hoang mạc là một trong bốn nơi nguy hiểm ở Bàn Nhai giới, trong truyền thuyết phong cấm một vị Đọa Tiên!

chi tiết tình huống trong đó, nàng cũng không biết quá nhiều.

Nhưng vị mà nàng và Thánh Tử vừa nhìn thấy, chắc chắn có mối quan hệ sâu xa với Đọa Tiên, thậm chí là ý chí vị Đọa Tiên kia!

Rất rõ ràng, Thánh Tử có giao dịch gì đó với Đọa Tiên.

Nhưng điều này không quan trọng!

Hiện tại Thánh Tử muốn nàng làm cái gì, nàng làm cái đó!

Về phần sự chết sống khắp thiên hạ, có liên quan gì với nàng?

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly lại tiếp tục truyền âm nói: "Thánh Tử, thuật pháp và bản vẽ mà vị vừa rồi truyền cho ta..."

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nhanh chóng truyền âm nói: "Nơi này cũng không an toàn, rời khỏi địa giới Luân Hồi tháp trước."

Nói xong, khí tức quanh người hắn biến hóa, hình dáng tướng mạo nhộn nhạo như sóng nước, chẳng mấy chốc đã hóa thành dáng vẻ một trưởng lão Luân Hồi tháp áo bào xám đeo tháp, sau đó chỉ về phía Tư Hồng Diệu Ly, Tư Hồng Diệu Ly cũng hóa thành một đệ tử áo bào xám.

Chợt Bùi Lăng đưa tay xé mở một đầu kẽ nứt không gian, mang theo Tư Hồng Diệu Ly chui vào trong đó.

Hai ngày sau.

Cửu Nghi sơn.

Tương Ca biệt uyển.

Chính sảnh.

Phù văn sáng tắt lấp lóe, trận pháp chầm chậm vận chuyển, pháp tắc quanh quẩn bên cửa sổ ngăn cách trong ngoài.

Trong sảnh dụng cụ đầy đủ, tinh tế lịch sự tao nhã.

Một lò linh hương đã sớm đốt hết, chỉ còn lại tàn hương lượn lờ, dư vị kéo dài.

Đột nhiên, trên đất trống ở giữa chính sảnh có một kẽ nứt không gian mở ra.

Bóng dáng một nam một nữ đi ra từ bên trong, nam tu áo bào xanh trúc quan, chân đạp giày đen, khí tức quanh người thanh linh thuần túy, nhìn qua có thể biết ngay là đệ tử Cửu Nghi sơn; nữ tu mộc trâm cắm nghiêng búi tóc, áo lam váy xanh, khí chất nhu hòa tỉnh khiết, cũng là phong phạm danh môn chính phái.

Sau khi bước vào chính sảnh, quanh thân hai người đều dập dờn như sóng nước, trong khoảnh khắc đã hiện ra hình dáng Bùi Lăng và Tư Hồng Diệu Ly.

Ngắm nhìn bốn phía, Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua toàn bộ Tương Ca biệt uyển, sau khi xác nhận không có bất kỳ điều gì khác thường, lập tức nói: "Ngươi đi xuống tu luyện thật tốt đi."

"Nếu thiếu tài nguyên gì, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào."

Tư Hồng Diệu Ly hành lễ nói: "Vâng!"

Chợt cáo lui rời đi.

Trong chính sảnh rộng rãi chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Hắn tán bào ngồi xuống chủ vị, nhớ lại chuyến này không nhịn được khẽ gật đầu, chuyến đi này đã kiểm tra được môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] kia, có ý chí Chân Tiên ra tay giúp đỡ, sự mạo hiểm rất nhỏ.

Chờ sau khi khiêu chiến xong Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, có thể dẫn Lệ sư tỷ đến đó...

Ngoại trừ cái đó ra, trên đường trở về, Tư Hồng Diệu Ly đã giao toàn bộ thuật pháp và một trăm tấm bản vẽ lấy được từ ý chí Chân Tiên cho hắn.

Chương 2157: (Diễn Pháp Lục Lệnh]

Hiện tại hắn đang đi tiên lộ, nếu là sư tôn Dược Dạ Thư, hoặc là Trọng Minh tông truyền thụ thuật pháp gì cho hắn, vì để phòng khí số bị chia mất, chắc chắn hắn sẽ không tiếp nhận.

Nhưng ý chí Chân Tiên vốn là hóa thân của hắn, thuật pháp của hóa thân có khác gì bản thể? Bản tôn lấy đồ của hóa thân đây là chuyện đương nhiên, căn bản không cần lo lắng hóa thân sẽ chia khí số của hắn.

Về phần Tư Hồng Diệu Ly giao thuật pháp cho hắn... Toàn bộ chân tướng việc này đều do một tay hắn bày ra.

Trước khi lên đường, Tư Hồng Diệu Ly cũng bị hắn đòi lấy từ chỗ Tư Hồng thị, là thuộc hạ của hắn.

Hành động này của đối phương chỉ là chấp hành mệnh lệnh của hắn, chuyển giao thuật pháp và bản vẽ!

Bởi vậy, bản chất chuyện này là hóa thân của hắn truyền một môn thuật pháp và một trăm tấm bản vẽ cho thuộc hạ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thu hồi suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ môn thuật pháp vừa có được...

" [Diễn Pháp Lục Lệnh 1...

"Thuật pháp này quá trúc trắc khó hiểu, dù cho là thiên kiêu số một Bàn Nhai giới như ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu đại khái..."

"Chỉ có thể thi triển thuật pháp này với pháp tắc của mình, hoặc là tu luyện đại đạo."

"Không biết cụ thể thi triển như thế nào, nhưng chỉ cần dùng thành công, [Diễn Pháp Lục Lệnh] sẽ hòa làm một thể với pháp tắc hoặc là đại đạo, không phân khác biệt."

"Từ đó, pháp tắc phổ thông, hoặc là đại đạo chủ tu sẽ trở thành pháp tắc đồng giá chân chính..."

"Cái giá phải trả là sáu lệnh"

"Một khi trái với sáu lệnh, thuật pháp sẽ lập tức giải trừ."

"Nhẹ thì pháp tắc đồng giá lui về pháp tắc phổ thông, nặng thì pháp tắc và cả thuật pháp cùng nhau vỡ nát!"

"Mặc dù ta là thiên tài, nhưng bây giờ Sơn Chủ Cửu Nghi sơn có thể xuất quan bất cứ lúc nào, vì lý do an toàn, còn phải dùng hệ thống...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Diễn Pháp Lục Lệnh] ˆ Ở trên đường trở về, hắn đã xác nhận lúc tu luyện môn thuật pháp này không cần bất kỳ ngoại vật gì, chỉ là phương pháp tu luyện cụ thể vô cùng rườm rà, tối nghĩa khó tả.

Mặc dù hiện tại Tư Hồng Diệu Ly cũng nhận được môn thuật pháp này, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương nhìn cũng không hiểu, căn bản không thể tu luyện!

Ý chí Chân Tiên truyền thụ thuật pháp phức tạp như vậy cho Tư Hồng Diệu Ly, chắc chắn cho rằng một tiên nhân như hắn có thể giảng giải cho Tư Hồng Diệu Ly...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ lựa chọn tu luyện [Diễn Pháp Lục Lệnh 1, hệ thống bắt đầu tu luyện cho ngài...

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, hắn bị hệ thống điều khiển, lập tức ngón tay khẽ động, Cửu Phách Đao rào rào ra khỏi vỏ, thân đao hoa mỹ như đêm trăng ngày hè, ngôi sao đây trời, lơ lửng trước người Bùi Lăng.

Ngay sau đó, tay trái Bùi Lăng đánh ra từng pháp quyết phức tạp, tay phải thì nhẹ nhàng nâng lên vạch phá mi tâm mình, lấy máu tươi viết xuống từng hàng vân triện: "Đao bất ly thân"

"Ra khỏi vỏ thấy máu."

"Rút đao không lùi."

"Không giết phàm nhân"

"Không ham sống, không sợ chết"

"Trảm pháp trảm đạo trảm mệnh trảm tiên ma."

Sáu hàng chữ bằng máu lơ lửng giữa không trung, mùi ngai ngái tản ra, ngay sau đó hai tay Bùi Lăng đánh ra từng pháp quyết quái đản, sáu hàng chữ bằng máu lập tức hóa thành một đạo huyết quang, chui vào trong Cửu Phách Đao.

Khí tức Cửu Phách Đao lập tăng vọt, đao ý lạnh thấu xương cao ngất, ngưng đọng như thực chất, so với trước đó càng có một loại khí thế phá vỡ căng gãy sắc nhọn, đánh đâu thắng đó.

Cùng lúc đó, cảm nhận được đao ý trong cơ thể mình đột nhiên cường thịnh, Bùi Lăng lập tức biết, hệ thống sử dụng [Diễn Pháp Lục Lệnh] với đao đạo của hắn!

Sáu đầu pháp lệnh cũng không quá khó, nhưng muốn tuân thủ trong thời gian dài cũng không đơn giản.

Trong đó đầu thứ nhất, đao bất ly thân, hiện tại hắn không đụng vào đao nhưng pháp lực lại đang thao túng Cửu Phách Đao, chắc chỉ cần pháp lực của hắn tiếp xúc với Cửu Phách Đao, không tính làm trái.

Như thế tính ra, trước khi chưa thi triển [Diễn Pháp Lục Lệnh] này, phần lớn thời gian hắn đều đang tuân thủ, chỉ có lúc tu luyện [Lục Dục bí điển] và [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1...

Ừ, xem ra sau này, dù là tu luyện công pháp gì, hoặc là đấu pháp luận đạo đặc thù, đều phải đem theo Cửu Phách Đao...

Đầu thứ hai lại đơn giản, sau này mang theo thật nhiều tài nguyên huyết đạo bên người, mỗi lần Cửu Phách Đao ra khỏi vỏ đều dùng một chút là được.

Đầu thứ ba, hiện tại gặp phải đối thủ đánh không lại, ví dụ như tổ sư chín môn phái lớn, nhất định không thể rút đao...

Đầu thứ tư vấn đề không lớn, hắn vẫn luôn tuân thủ.

Đầu thứ năm... Hệ thống làm cực kỳ tốt!

Về phần đầu thứ sáu, đây không thuộc về pháp lệnh mà hắn muốn tuân thủ, mà là uy năng do pháp tắc đồng giá giao phó cho đao đạo của hắn!

Chương 2158: Một đoạn rễ cây

Pháp tắc đồng giá này đều là cái giá phải trả càng cao, uy năng càng mạnh. Bởi vậy, hắn làm năm vị trí đầu càng tốt, uy năng đầu thứ sáu càng mạnh!

Nói tóm lại, hệ thống giúp hắn chế định ra sáu đầu pháp lệnh, ngược lại là trung quy trung củ, không quá hà khắc.

Nhưng muốn tuân thủ cả một đời cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đột nhiên lấy ra một bộ thi thể Hạc Yêu phong cấm bên trong, sau đó thao túng Cứu Phách Đao hung hăng chém nó một cái!

Phốc!

Thi thể bị thủ đoạn đặc thù phong tồn sinh cơ lập tức máu bắn tung toé, vốn một nửa thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức chia năm xẻ bảy, vẩy xuống đầy đất.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại bị hệ thống điều khiển, thu hồi Cửu Phách Đao vào vỏ đao.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn đang muốn rút đao kiểm tra uy năng đao đạo hiện tại một chút, nhưng nghĩ đến sáu lệnh, lập tức thu tay về.

"Hiện tại đao đạo tăng cường, trên cơ bản phương thức tu luyện [Diễn Pháp Lục Lệnh] cũng đã biết rõ."

"Ngoại trừ đao đạo, ta còn có bốn đầu pháp tắc, cùng một đầu Pháp chưa trở thành pháp tắc..."

"Không biết bây giờ môn thuật pháp này còn có thể không thể sử dụng với pháp tắc khác không?"

"ý chí Chân Tiên không nói, tốt nhất đừng thử vội."

"Dựa vào thực lực hiện tại của ta, tiếp theo đi tiên lộ đã không có vấn đề gì lớn, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm"

"Hơn nữa, ta có thể làm được sáu lệnh đao đạo, nhưng mỗi đầu pháp tắc đều thêm sáu đầu pháp lệnh..."

"Vậy chẳng phải ta sống không khác gì ngồi tù?"

"Một đầu pháp tắc đồng giá là đủ rồi, Hàn Ảm Kiếm tông cũng là như thết"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra thi thể yêu thú cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, sau khi kiểm tra tất cả vật liệu không bỏ sót, hắn lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn đúc khí, một khóa uỷ thác [Vong Ưu chủy thủ]"

Cửu Nghi sơn.

Thúy tụ mờ mịt, thụy chim liệng tập, tiếng động trong trẻo vang tận mây xanh, lông trắng rong chơi trong núi mây biển sương, các ngọn núi chìm nổi, màu xanh thăm thẳm.

Tàng Công phong.

Mật thất trong lòng núi.

Vô số thạch nhũ treo ngược, giao châu có to có nhỏ lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng nhu hòa trong sáng, chiếu hang động đá vôi to như vậy rõ ràng rành mạch.

Chính giữa là một tòa đài sen một trăm linh tám cánh, trên đài có một tấm bồ đoàn, Sơn Chủ nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức quanh người thu liễm như ngoan thạch, không còn nửa điểm sinh cơ.

Bỗng nhiên, hắn ta mở hai mắt ra, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cuồn cuộn mênh mông!

Nhưng chẳng mấy chốc luồng khí thế này đã bị thu liễm, pháp y xanh nhạt chầm chậm bay xuống, Sơn Chủ đã khôi phục như thường.

Thần thông đã thành, có thể xuất quan!

Sơn Chủ lập tức đứng dậy, thân hình khẽ động, trong nháy mắt rời khỏi mật thất, xuất hiện ở trong quảng điện trên đỉnh Tàng Công phong.

Trong điện, một tu sĩ trung niên mặc pháp bào nền đen hoa văn Thao Thiết, chải Tứ Phương Kế chặn ngang trúc trâm, đang nâng một cây phất trần, ngưng thần mà đứng.

Phát hiện Sơn Chủ xuất hiện, hắn ta ngẩn ngơ, chợt tiến lên hành lễ, nói: "Sơn Chủ."

Sơn Chủ khẽ gật đầu, chợt gọn gàng dứt khoát hỏi: "Kết quả chiến đấu của Bùi Lăng và Kiếm Thần như thế nào?"

Tu sĩ trung niên nghe vậy, sắc mặt nặng nề nói: "Kiếm Thần thua..."

Nói xong, hắn ta nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản đã sớm chuẩn bị xong, hai tay trình lên, nói: "Đây là ảnh lưu niệm trận chiến của Bùi Lăng và Kiếm Thần"

Kiếm Thần lại thua...

Sơn Chủ nhướn mày, lúc này tiếp nhận ngọc giản, lập tức xem xét nội dung trong đó.

Chẳng mấy chốc, hắn ta xem hết toàn bộ quá trình chiến đấu, lông mày lập tức nhíu càng chặt.

Trước đây không lâu, có ma đầu không rõ thân phận tập kích sơn môn Cửu Nghi sơn trước mặt mọi người, một vị tổ sư nào đó lòng có cảm giác bởi vậy xuất quan, sau khi biết việc Bùi Lăng khiêu chiến chính đạo, truyền cho hắn ta hai môn thần thông để khắc chế tiên thuật và pháp tắc của Bùi Lăng.

Nhưng một trận chiến này Bùi Lăng và Kiếm Thần, thứ quyết định thắng bại là đao đạo của đối phương, lại không dùng đến pháp và tiên thuật!

Đao đạo của đối phương cũng rất khó giải quyết!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Sơn Chủ lại hỏi: "Bùi Lăng đã đến Cửu Nghi sơn ta chưa?"

Tu sĩ trung niên lập tức nói: "Bẩm Sơn Chủ, Bùi Lăng đã tiến vào cảnh nội Cửu Nghi sơn mấy ngày trước, nhưng biết được Sơn Chủ đang lúc bế quan tu luyện, tạm cư ở Tương Ca biệt uyển bên ngoài Cửu Nghi sơn."

Nghe vậy, Sơn Chủ lập tức biết, Bùi Lăng đã đến đây khiêu chiến hắn ta!

Hiện tại hậu bối này đã đợi hắn ta mấy ngày, lại không thể kéo dài nữa!

Đồng thời, đây cũng là trận chiến cuối cùng của chính đạo, tuyệt đối không thể thua nữa!

Sơn Chủ lập tức nói: "Phái người đi Tương Ca biệt uyển thông báo cho Thánh Tử Trọng Minh tông, bản tọa đã xuất quan."

"Sau ba canh giờ, ứng chiến ở Từ Châu Tây Bắc."

Chương 2159: Một đoạn rễ cây (2)

"Truyền tin về canh giờ địa điểm của trận chiến này cho Lưu Lam hoảng triều, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên và Hàn Ảm Kiếm tông!"

Cửu Nghi sơn Từ Châu vốn là châu lớn nhân khẩu đông đúc, khắp nơi đều có khói bếp, sinh linh vô số. Nhưng sau đại chiến chính ma, Từ Châu bị tổn thất nặng nề, lê dân may mắn còn sống sót đã sớm di chuyển, nhất là phương hướng tây bắc, trong lúc đại chiến ma tu hoành hành ngang ngược, truyền nọc độc vô tận, hiện tại vẫn còn sót lại rất nhiều cạm bẫy, chướng lệ, oan hồn, nguyền rủa, ôn dịch, vu độc...

Dùng để làm chiến trường lại là thích hợp nhất.

Tu sĩ trung niên tập trung nghe, khom người đáp: "Vâng!"

Chợt vội vàng rời đi.

Trong chính điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Sơn Chủ.

Sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Thật không ngờ Trọng Minh tông thế hệ này lại có một vị nhân vật như vậy!

Thế nhưng, hiện tại cảm thán những điều này cũng không có chút ý nghĩa nào, trước thắng được trận này, mới là mấu chốt!

Nghĩ tới đây, Sơn Chủ bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào một tòa thung lũng mây che sương quấn.

Trong thung lũng cỏ cây um tùm, địa thế bằng phẳng, chỉ ở vị trí chính giữa có một tòa ngọn núi nhỏ bé cao nửa người, xung quanh là cành lá mềm mại như nhung, không hề thu hút.

Sơn Chủ đến tận đây lại vẻ mặt cung kính, sau khi chỉnh đốn dung nhan mới khom người, lễ bái thật sâu với ngọn núi nhỏ bé.

Ngọn núi nhỏ bé trông như thường thường không có gì lạ, chính là pháp bảo trấn tông Cửu Nghi sơn, [Chưởng Trung Nhạc] !

Lúc Sơn Chủ khom người còn chưa mở miệng, lại nghe tiếng cát sỏi rì rào rơi xuống, cỏ cây ngăn trở... Ngọn núi nhỏ bé đột nhiên bay lên nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành ngọn núi hơn tấc, lơ lửng đến trước mặt Sơn Chủ, khí linh nói thẳng: "Ta đã biết việc này, ta sẽ giúp ngươi một tay!"

Nghe vậy, Sơn Chủ ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức nói:

"Đa tạ tiền bối!"

Nói xong, hắn ta duỗi tay ra, [Chưởng Trung Nhạc] lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Sơn Chủ lại vừa sải bước ra, biến mất trong cốc.

Sau một lát, bên cạnh thác nước rủ xuống.

Sơn Chủ đạp không mà đứng, nhìn qua thác nước cuồn cuộn trước mặt, sau khi hơi trầm ngâm chợt nhanh chân bước vào.

Trong thác nước có một hang lõm, nơi này không lớn lại cực kỳ ẩm ướt.

Trong động đặt một bàn đá, trên bàn ánh sáng trong trẻo quanh quẩn, ba cái hộp đá chìm nổi, trong ánh sáng trong trẻo có phù văn lít nha lít nhít, truyền ra lực lượng phong cấm bành trướng hùng hậu.

Sơn Chủ bước nhanh đến phía trước, đi đến trước một cái hộp đá trong đó, liên tiếp đánh ra pháp quyết phức tạp, lại lấy Sơn Chủ chỉ lệnh khảm vào bàn đá, trong giây lát hộp đá truyền ra một vòng khí tức khủng bố, đảo qua đảo lại trên người Sơn Chủ mấy lần, mới chậm rãi mở ra.

Trong hộp chỉ có một đoạn rễ cây khô bại, nó khô héo suy tàn, khí tức suy bại, không có bất kỳ sinh cơ gì như là phế vật tùy ý vứt ven đường.

Sơn Chủ nhìn qua đoạn rễ cây cực không đáng chú ý này, trong ánh mắt bình tĩnh chậm rãi ngưng tụ một vòng kiên quyết.

Hắn ta đưa tay cắt cổ tay mình, nhỏ tinh huyết ẩn chứa công pháp Cửu Nghi sơn chính thống xuống rễ cây.

Tương Ca biệt uyển.

Chính sảnh.

Xương thú, huyết nhục bị thiêu đốt tản ra từng chút khí tức, linh hỏa chầm chậm kiềm chế, giữa hơi khói mờ mịt, khuôn mặt Bùi Lăng mơ hồ.

"Leng keng! Hoàn thành luyện chế [Vong Ưu chủy thủ]"

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn nhìn về phía một thanh chủy thủ như rèn luyện từ băng tinh lơ lửng ở trước người mình, thân dao găm óng ánh sáng long lanh như lưu ly, cẩn thận nhìn lại mới có thể nhận ra một chút hoa văn thao thiết thụy vân trong đó, chuôi dao găm điêu khắc phù văn phức tạp, ngũ thải quanh quẩn, nhìn hoa mỹ đại khí, toàn thân oánh nhuận, nhẹ nhàng xoay một cái đã chiết xạ ngàn vạn hoa thải, khí tức mờ mịt không giống binh khí mà như vật trang trí, không nhịn được khẽ gật đầu.

Chuôi [Vong Ưu chủy thủ] này là một trong những bản vẽ mà ý chí Chân Tiên cho, bên trong luyện vào một đạo pháp tắc hắn nắm giữ, dù là ngoại hình mỹ quan hay kết cấu trên mặt đúc khí, đều không phải thứ mà chuôi [Nghịch mệnh chủy thủ] lần trước có thể so sánh.

Ngoài ra, nếu là tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên sử dụng, còn có thể phân ra một bộ hóa thân, luyện vào trong đó làm khí linh.

Loại bí pháp này có thể luyện [Vong Ưu chủy thủ] thành bản mệnh thứ hai, lúc thúc giục pháp lực tiêu hao sẽ giảm bớt trên diện rộng.

Tất cả bản vẽ đúc khí mà ý chí Chân Tiên cho đều cực kỳ tỉnh điệu.

Trong đó [Vong Ưu chủy thủ] chỉ tính là trung quy trung củ, còn có một số bản vẽ đúc khí đúc tạo nên đồ vật cực kỳ khủng bố, nhưng yêu cầu tài liệu cũng vô cùng hà khắc.

Chương 2160: [Vong Ứu chủy thủ]

Ví dụ như có một loại ám khí tên là [Phệ tiên cát] cần ba giọt tiên huyết; [Diệt thế họa kích] cần một cây tiên cốt tươi mới; [Niết Bàn thần phù] cần một gốc tiên thực hoàn chỉnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có bản vẽ đúc khí nhưng không thể dùng những thứ này, trừ khi hắn đã phi thăng thượng giới, nếu không sẽ không thể rèn đúc ra được.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, thu hồi [Vong Ưu chủy thủ], lại vung ống tay áo một cái thu sạch tất cả vật liệu còn lại trên mặt đất, sau đó đánh ra một pháp quyết đơn giản.

Trong nháy mắt, tất cả cấm chế và trận pháp trong chính sảnh được giải trừ.

Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa truyền vào: "Trưởng lão Cửu Nghi sơn Đổng Tiện Ngư, mạo muội làm phiền."

Bùi Lăng bình tĩnh trả lời: "Đổng trưởng lão, chuyện gì?"

Tu sĩ Cửu Nghi sơn tới vào lúc này, chắc chắn là Sơn Chủ đã xuất quan...

Đang nghĩ như vậy, lại nghe Đổng Tiện Ngư nói: "Mấy ngày nay, sơ suất với Thánh Tử. Sơn Chủ đã xuất quan, biết Thánh Tử đã chờ đợi mấy ngày thấy hơi áy náy, quyết định ba canh giờ sau sẽ ứng chiến ở Từ Châu Tây Bắc."

"Không biết Thánh Tử nghĩ như thế nào?"

Nghe vậy, Bùi Lăng không thấy bất ngờ, lập tức nói: "Lát nữa ta sẽ đến."

Đổng Tiện Ngư thấy hắn không có ý kiến liền cáo từ, trở về Cửu Nghi sơn phục mệnh.

Hắn ta vừa đi, Bùi Lăng lập tức truyền âm cho tất cả thủ hạ:

"Xuất phát, đi Từ Châu Tây Bắc"

Một lát sau, một bộ pháp chu khổng lồ xông lên trời không từ khoảng đất trống trước Tương Ca biệt uyển, đụng nát tầng mây, chui vào vòm trời, phi độn đến Từ Châu Tây Bắc.

Trong khoang ở tầng cao nhất pháp chu.

Bùi Lăng ngồi ở chủ vị, lấy ra Truyền Âm Phù đặc thù thôi động.

Đây là Truyền Âm Phù liên lạc tầm xa với Lệ sư tỷ.

Phía trên phù triện lấp lóe ánh sáng nhạt giây lát, đột nhiên hào quang nở rộ, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Sư tỷ, ngươi đang tu luyện?"

Trong Truyền Âm Phù vang lên một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc: "Vừa kết thúc tu luyện, chuyện gì?"

Bùi Lăng nhẹ lời nói: "Bây giờ ta đang ở địa giới Cửu Nghi sơn, sau khi kết thúc trận chiến này sẽ về tông một chuyến."

"Kính xin sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó theo ta đi Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến."

Giọng nói trong phù triện không có ý muốn hỏi nguyên nhân, lúc này nói: "Được."

"Bây giờ tình huống bên ngươi như thế nào?"

Bùi Lăng nói: "Tất cả thuận lợi, hiện tại ta..."

Còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên ngẩng đầu đã thấy một kẽ nứt không gian hẹp dài mở ra giữa không trung ngay cách đó không xa, bên trong truyền ra khí tức cực kỳ quen thuộc, một mái tóc ngắn bay lên, khuôn mặt tinh xảo, yểu điệu linh lung nhanh chân đi ra từ trong kẽ nứt.

Chính là Văn Nhân Linh Sắt!

Sắc mặt Bùi Lăng khẽ giật mình, thấy Văn Nhân Linh Sắt muốn mở miệng, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng đưa tay ra hiệu im lặng.

Văn Nhân Linh Sắt mặt không đổi sắc, nhìn phù triện lơ lửng bên cạnh Bùi Lăng, sau đó khẽ gật đầu.

Bùi Lăng lập tức nói: "Sư tỷ, chỗ ta đột nhiên có chút việc, chút nữa sẽ nói với ngươi."

Giọng trong Truyền Âm Phù âm ân cần nói: "Tốt, tất cả cẩn thận."

Ánh sáng phù triện dập tắt, truyền âm kết thúc, Bùi Lăng lập tức thu hồi nó, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Văn Nhân Linh Sắt đột nhiên đến tìm hắn, suýt nữa bị Lệ sư tỷ tóm gọn...

Nghĩ tới đây, hắn đứng lên từ chủ vị, đi đến bên cạnh Văn Nhân Linh Sắt, ôm eo nhỏ nhắn của nàng cười hỏi: "Văn Nhân tiền bối, tìm ta có chuyện gì?"

Vừa nói như vậy, bàn tay lớn của hắn bắt đầu không ở yên.

Sắc mặt Văn Nhân Linh Sắt hơi đỏ lên, như không phát hiện động tác của Bùi Lăng, tiếng nói nhỏ bé hỏi: "Cửu Nghi sơn là... Tông môn chính đạo... Cuối cùng, ngươi... Ngươi khiêu chiến xong Cửu Nghi sơn... Về sau, dự định như thế nào?"

Tạch tạch tạch...

Bùi Lăng đang muốn đáp lời, giữa không trung trong khoang lại mở ra một vết nứt không gian nhỏ xíu.

Hắn như làm trộm lập tức buông tay, bóng dáng lóe lên đã một lần nữa ngồi trở lại chủ vị.

Văn Nhân Linh Sắt cũng mặt không đổi sắc, ngồi xuống một chiếc ghế hoa hồng ngay bên cạnh.

Hai người đều tâm bình khí hòa như chưa từng xảy ra việc gì.

Lúc này, kẽ nứt không gian hoàn toàn mở ra, một bóng người tinh tế búi tóc cao váy dài, vác trường kiếm bước ra, nàng mặc áo xanh váy lục, màu sắc ảm đạm như tùng bách gian nan vất vả trưởng thành bên vách núi, mi dài mắt sáng, lúc nhìn quanh sáng ngời, khuôn mặt lại tươi non như anh hạnh ba tháng mùa xuân, con mắt đặc biệt sáng tỏ, kiếm ý quanh quẩn, chính là Hoàn Uẩn Chân!

Thấy bên Bùi Lăng đã có người, Hoàn Uẩn Chân ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nàng hỏi thăm Văn Nhân Linh Sắt trước, nói: "Văn Nhân đạo hữu, ngươi cũng ở đây?

Văn Nhân Linh Sắt nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Hoàn đạo hữu, ngươi tìm đến Bùi Lăng làm gì?"

Thấy người đến là Hoàn Uẩn Chân, Bùi Lăng lại thầm thở phào.

Hoàn Uẩn Chân là kiếm tu Hàn Ảm Kiếm Tông được hắn cứu ra trong cánh cửa thứ ba ở tạo hóa chi địa U Tố mộ.

Lúc này đối phương khí cơ mạnh mẽ tươi mát, quanh người quanh quẩn sinh cơ bừng bừng, còn có kiếm ý kiếm khí cực kỳ nồng nặc, hiển nhiên đã tái tạo nhục thân thành công, hiện tại đến tìm hắn không biết cần làm chuyện gì...

Chương 2161: Cùng luận đạo

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Hoàn Uẩn Chân nói: "Ta vừa tái tạo xong nhục thân, lần này đến đây là muốn theo Bùi Lăng luận bàn một trận, xem Kiếm đạo của mình có lui bước hay không:

"Không biết đạo hữu đến đây vì chuyện gì?"

Văn Nhân Linh Sắt bình tĩnh nói: "Ta có một ít vấn đề trong tu luyện đến đây luận đạo cùng Bùi Lăng, để giải hoang mang trong lòng."

Hoàn Uẩn Chân khẽ gật đầu, chợt nói: "Đã vậy, Văn Nhân đạo hữu tới trước, vậy chờ đạo hữu đi đầu luận đạo, sau đó ta lại cùng Bùi Lăng luận kiếm."

Văn Nhân Linh Sắt nói: "Được."

"Kính xin hoàn đạo hữu về trước, chờ luận đạo hoàn thành, sẽ đi thông báo cho đạo hữu."

Hoàn Uẩn Chân lập tức nhăn hàng lông mày kẻ đen mảnh khảnh, khó hiểu nói: "Luận đạo mà thôi, cần gì rắc rối như vậy? Ta đứng bên cạnh nhìn xem là được."

"Bởi vì cái gọi là suy luận, có lẽ lúc đạo hữu và Bùi Lăng luận đạo, ta cũng có thể được giải đáp một vài vấn đề trên mặt tu luyện"

"Huống chi, mặc dù Bùi Lăng xuất thần ma môn nhưng từ trước đến nay nói là làm, ta và hắn đã từng kề vai chiến đấu, đều không phải người ngoài."

Không phải người ngoài?

Văn Nhân Linh Sắt ngạc nhiên nhìn Hoàn Uẩn Chân, lại nhìn Bùi Lăng, thấy Bùi Lăng không phản bác, lập tức hỏi: "Ý Hoàn đạo hữu là, ba người ta có thể cùng nhau luận đạo?"

Hoàn Uẩn Chân gật đầu: "Không sai."

Nghe vậy, Văn Nhân Linh Sắt lập tức lộ ra vẻ do dự, mặc dù nàng và Hoàn Uẩn Chân cùng thuộc chính đạo nhưng đôi bên không tính quen biết, không ngờ vị Thái Thượng trưởng lão Hàn Ảm Kiếm Tông này lại to gan như thế!

Ngay lúc Văn Nhân Linh Sắt do dự, Bùi Lăng cũng cảm thấy không khí hơi không đúng, đang lúc hắn muốn nói gì đó, cách đó không xa lại có một đầu kẽ nứt không gian mở ra, một nữ tu tóc xanh búi cao, cắm nghiêng mộc trâm, mặc thanh nhu váy trắng đeo kiếm đi ra từ bên trong.

Nữ tu này quần áo mộc mạc, quanh người không có chút trang trí nào, lông mày và lông mỉ như mực, mắt như điểm sơn, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, khí chất lạnh lùng lộ ra kiên nghị như tuyết liên bên sườn núi, hoa sen mới nở, không nhiễm chút khói lửa nhân gian nào.

Lúc này nàng nhẹ chau hàng mày, ưu tư trùng điệp, chính là Nghiêm Tư Thuần.

"Trọng Minh tông Bùi đạo hữu..." Nghiêm Tư Thuần vừa mở miệng, lúc vừa trông thấy Bùi Lăng trong lòng đột nhiên chấn động!

Rõ ràng nàng chưa từng thấy bóng dáng ngồi trên chủ vị, lại cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết!

Đủ loại hồi ức liên quan tới Vi sư huynh, nhiều năm trước cùng tập pháp trong núi, luận bàn dưới thác nước, sóng vai giết địch, ngộ kiếm bên hồ, không tự chủ được xông lên đầu...

Lúc này, thấy lại có người đến, lại là một vị kiếm tu Hợp Đạo không quen biết, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Vị tiền bối này, không biết tôn tính đại danh là gì? Tìm vãn bối vì chuyện gì?"

Nghe vậy, Nghiêm Tư Thuần đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng vẫn hơi ngạc nhiên, nàng nhìn quanh một vòng, lúc này mới chú ý tới ngoại trừ Bùi Lăng ngồi ở chủ vị, Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt cùng Kiếm tông Hoàn Uẩn Chân cũng ở nơi đây!

Trong mắt Nghiêm Tư Thuần lộ ra vẻ ngạc nhiên, mấy ngày nay nàng và Văn Nhân Linh Sắt cùng ở trong động phủ Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ, giữa đôi bên cũng coi như quen thuộc hơn nhiều.

Hoàn Uẩn Chân là sư bá của đệ tử nàng, chính là sư tỷ cùng thế hệ.

Lúc vị Hoàn sư tỷ này còn thiếu niên thiên tư trác tuyệt, lúc trước tiến về U Tố mộ sớm hơn Vi sư huynh một bước, lúc đó nàng còn chưa Hợp Đạo...

Chỉ có điều, nàng nhớ kỹ Hoàn Uẩn Chân còn ở trong Ngộ Kiếm uyên tái tạo nhục thân, sao hiện tại cũng đến chỗ Bùi Lăng?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Nghiêm Tư Thuần dân bình tĩnh lại, lập tức nhu hòa nói: "Ta là Hàn Ảm Kiếm tông Nghiêm Tư Thuần, không biết Bùi thánh tử từ đâu lấy được chuôi Quy Mộng Kiếm này?"

Nói xong, nàng lấy ra một thanh phi kiếm trong vắt như thu thủy.

Phi kiếm trong trẻo lạnh thấu xương, thân kiếm có vết tích tử khí ăn mòn rõ ràng, nhưng ánh sáng chưa tắt, linh cơ vẫn còn tồn tại.

Nó vừa xuất hiện như đã nhận ra điều gì đó, lập tức bộc phát ra kiếm ý dày đặc như sương tuyết!

Nghiêm Tư Thuần thầm nghĩ việc khác, trong chốc lát không kịp phản ứng, lại bị phi kiếm đột nhiên tránh thoát khỏi tay.

Vèo!

Ngay sau đó, phi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng lạnh bắn đến trước mặt Bùi Lăng, lơ lửng ở bên, không ngừng truyền đạt ra ý niệm thân cận nhớ nhung Bùi Lăng, không chịu rời đi.

Thấy Nghiêm Tư Thuần đến vì thanh phi kiếm này, Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt bình tĩnh nói: "Đây là phi kiếm ta lấy được từ U Tố mộ, được chủ nhân nhờ trả kiếm này về Hàn Ảm Kiếm tông"

Nói xong, Bùi Lăng nhẹ nhàng điểm phi kiếm một cái, lúc này thao túng phi kiếm lại bay đến bên cạnh Nghiêm Tư Thuần, rơi vào trong tay nàng.

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt Nghiêm Tư Thuần lập tức trở nên hoảng hốt, giọng nói hơi run rẩy hỏi: "Tại sao Quy Mộng Kiếm lại nhận ngươi làm chủ nhân?"

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào, đương nhiên là vì hắn chiếm mệnh cách của Vi Đoan Cư!

Nhưng cũng không thể nói thẳng ra việc này, nếu không vị Hợp Đạo Hàn Ẩm Kiếm tông trước mắt không liều mạng với hắn thì không xong!

Chương 2162: Trận chiến thứ năm

Thế là, Bùi Lăng tự nhiên nói: "Thanh phi kiếm này chỉ khá quen thuộc với ta mà thôi, cũng không nhận ta làm chủ."

Nghiêm Tư Thuần căn bản không tin, nàng là kiếm tu, sao có thể không phân biệt rõ cả chủ nhân phi kiếm?

Huống chi, Quy Mộng Kiếm không phải phi kiếm phổ thông, mà là kiếm bản mệnh của Vi sư huynh!

Dù như thế nào, cũng không thể nhận chủ nhân thứ hai!

Tình huống này, rốt cuộc là chuyển thế?

Hay là... Đoạt xác? !

Nghĩ tới đây, Nghiêm Tư Thuần nhìn Hoàn sư tỷ và Văn Nhân Linh Sắt đứng bên cạnh đang theo dõi nàng, lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hiện tại có những người khác ở đây, không thể hỏi vấn đề này!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Nghiêm Tư Thuần lập tức nói: "Thì ra là thế, là ta tính sai."

Nói xong, nàng thu hồi Quy Mộng Kiếm, sau đó nhìn qua Hoàn Uẩn Chân và Văn Nhân Linh Sắt hỏi: "Không biết hai vị tìm đến Bùi Lăng cần làm chuyện gì?"

Hoàn Uẩn Chân nói: "Chúng ta đang muốn luận đạo với Bùi Lăng, nếu Nghiêm sư muội nếu không có chuyện gì khác, có thể rời đi trước."

Luận đạo?

Vẻ mặt Nghiêm Tư Thuần hơi ngạc nhiên chợt lắc đầu, hiện tại nàng cũng nghĩ để Hoàn sư tỷ và Văn Nhân Linh Sắt rời đi, sao có thể tự rời đi?

Thế là, Nghiêm Tư Thuần lập tức nói: "Nếu là luận đạo, ta u cư trong núi nhiều năm, cũng có chút tâm đắc trên việc tu luyện."

"Bốn người cùng luận đạo cũng được."

Thấy Nghiêm sư muội không muốn rời đi, Hoàn Uẩn Chân cũng không nói thêm gì nữa, lập tức nhìn qua Văn Nhân Linh Sắt, nói:

"Văn Nhân đạo hữu, vậy bắt đầu đi."

Bắt đầu?

Cái này... Phải làm sao để bắt đầu?

Chẳng lẽ muốn bốn người cùng nhau thật?

Văn Nhân Linh Sắt cau hàng lông mày kẻ đen, chỉ cảm thấy tính cách của mình quá bảo thủ, không hợp với hai vị Hàn Ảm Kiếm tông này!

Lúc này, cuối cùng Bùi Lăng có thể xác định, luận đạo mà ba người nói tới là chỉ luận đạo chân chính, trong lòng hơi thất vọng, hắn lập tức lời lẽ chính nghĩa nói: "Ba vị tiền bối có lòng hướng đạo, vãn bối rất khâm phục!"

"Luận thời gian nhập đạo, nội tình tích lũy, vãn bối kém xa ba vị tiền bối"

"Nhưng tu hành đến nay cũng có chút kiến giải cá nhân."

"Nguyện cùng ba vị nghiên cứu thảo luận, không phân chính ma, chỉ luận đại đạo."

Nghe vậy, Nghiêm Tư Thuần và Hoàn Uẩn Chân đều gật đầu.

Văn Nhân Linh Sắt cũng coi như hạ quyết tâm, Bùi Lăng đã nói như vậy, vậy...

Nàng đưa tay đè lại vạt áo của mình, chuẩn bị cởi áo choàng xuống...

Ngay lúc này, một giọng nói réo rắt nhu hòa đột nhiên truyền vào trong pháp chu: "Bùi thánh tử, không biết ngươi có thấy Yến Tê thành Văn Nhân đạo hữu và Hàn Ảm Kiếm tông Nghiêm đạo hữu không?"

Nghe được giọng nói này, Văn Nhân Linh Sắt lập tức buông tay giả vờ vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

Bùi Lăng cũng mở miệng hỏi: "Xin hỏi các hạ là?"

Bên ngoài pháp chu, một bóng người xinh đẹp đạp không mà đứng, nàng tóc đen như mực, mi dài mắt hạnh, búi tóc như đống mây, cắm trâm cong, mặc một bộ đạo bào xanh ngọc, đeo thắt lưng màu quýt đai lưng gấm, đạo bào rộng lớn, bay múa phần phật theo cơn gió lạnh, càng làm nổi bật tiên tư dật mạo, ý vị xuất trần.

Lúc này, Trân Giáng Huệ đặt hai tay ở bụng dưới, cầm nghiêng một thanh ngọc như ý, hai hàng mi cau lại, đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn chằm chằm pháp chu khổng lồ trước mắt, khí cơ quanh người giương cung mà không phát, lại đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Vừa rồi nàng nhận được tin Sơn Chủ xuất quan, muốn cùng Bùi Lăng chiến một trận ở Từ Châu Tây Bắc, dự định kêu lên Văn Nhân Linh Sắt và Nghiêm Tư Thuần cùng đi tới quan chiến.

Chỉ có điều, rõ ràng hai người này đều ở trong động phủ của nàng, xoay người một cái đã không thấy, vừa rồi nàng tìm kiếm toàn bộ động phủ mấy lần, đều không tìm được hai người!

Phát hiện tình huống không đúng, Trân Giáng Huệ lập tức thi triển [Tầm Ảnh Mịch Tung Thuật] Cửu Nghi sơn, tìm kiếm tung tích Văn Nhân Linh Sắt và Nghiêm Tư Thuần.

Sau đó, nàng theo tới pháp chu Bùi Lăng!

Mặc dù Thánh Tử Trọng Minh tông này chỉ là một hậu bối nhưng tu vi cao thâm, thực lực trác tuyệt, dù là Văn Nhân đạo hữu hay Nghiêm đạo hữu đều không phải đối thủ của hắn.

Càng quan trọng hơn là, điển cố giữa kẻ này với Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông tiền nhiệm, Tông Chủ đương nhiệm, toàn bộ Bàn Nhai giới có thể nói không ai không biết không người không hay...

Hiện tại hai vị đồng đạo đều có dung mạo xuất chúng đồng thời mất tích, lại đều xuất hiện ở trên pháp chu của Bùi Lăng... Nếu là ma đầu kia cả gan làm loạn, làm xằng làm bậy trong địa giới Cửu Nghi sơn, vậy mặc kệ cái giá phải trả là gì, Cửu Nghi sơn nhất định phải giết hắn ngay tại chỗ!

Đang nghĩ ngợi, trong pháp chu truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Xin hỏi các hạ là?"

Trân Giáng Huệ lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời:

"Cửu Nghi sơn, Trân Giáng Huệ."

Trong pháp chu.

Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ?

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức nhìn về phía Văn Nhân Linh Sắt và Nghiêm Tư Thuần.

Văn Nhân Linh Sắt vội vàng nói: "Trân đạo hữu đã đến đây tìm ta, vậy việc luận đạo cứ để lần sau"

Nói xong, nàng cũng mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, tâm niệm vừa động, bóng dáng lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Thấy Văn Nhân Linh Sắt đã rời đi, Bùi Lăng lập tức không có ý tiếp tục luận đạo.

Chương 2163: Trận chiến thứ năm (2)

Hắn và Nghiêm Tư Thuần hoàn toàn không quen, Hoàn Uẩn Chân lại đã giúp hắn ở U Tố mộ, nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, cũng không phải lúc ôn chuyện cùng nàng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Cửu Nghi sơn Trân tiền bối cố ý đến đây tìm kiếm Văn Nhân tiền bối còn có Nghiêm tiền bối, chắc có việc gì quan trọng, kính xin Nghiêm tiền bối tiến về gặp mặt, tránh gây ra hiểu lầm."

Nghiêm Tư Thuần cau hàng lông mày kẻ đen nhẹ, nàng còn có rất nhiều lời chưa hỏi Bùi Lăng, lại không muốn rời đi chút nào.

Nhưng hiện tại Hoàn sư tỷ ở đây, bên ngoài lại có Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng...

Ngay lúc đang do dự, lại nghe Bùi Lăng tiếp tục nói: "Nếu Nghiêm tiền bối còn có chuyện gì, có thể đợi lần sau lại đến tìm vãn bối."

"vãn bối chắc chắn quét dọn giường chiếu tiếp đón!"

"Nhưng hiện tại vãn bối còn phải chuẩn bị ứng chiến, không rảnh chào hỏi tiền bối."

Nghe đến đó, Nghiêm Tư Thuần lập tức lấy lại tinh thần, đúng vậy, Vi... Bùi Lăng lập tức quyết chiến Cửu Nghi sơn Sơn Chủ, bây giờ không phải lúc để hắn phân tâm.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Nghiêm Tư Thuần lập tức nói: "Làm phiền Thánh Tử, đợi sau trận chiến này, ta lại tới bái phỏng Thánh Tử."

Nói xong, nàng lại không do dự, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Bùi Lăng tiếp lại nhìn về phía Hoàn Uẩn Chân, nói: "Hoàn tiền bối, U Tố mộ từ biệt, đến nay mới gặp lại, thật khiến người ta hơi hoài niệm năm tháng đó."

"Nhưng bây giờ vãn bối có ước hẹn, cần chuyên tâm ứng chiến, dù là chuyện gì, tạm chờ vãn bối khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn xong lại nói."

Hoàn Uẩn Chân khẽ gật đầu, nói: "Được"

Nghĩ nghĩ, nàng lại dặn dò: "Ngươi cẩn thận chút, ta cũng đi trước."

Bùi Lăng gật đầu, đưa mắt nhìn nàng thi triển độn pháp rời đi.

Ba người đã rời đi, trong khoang trên tầng cao nhất pháp chu chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, trong thần niệm của hắn, sau khi Trân Giáng Huệ thấy Văn Nhân Linh Sắt và Nghiêm Tư Thuần lập tức mang hai người rời đi, hắn cũng không cần giải thích gì với đối phương nữa...

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết, bố trí đại trận thật kín kẽ trên pháp chu, đề phòng ngừa lại có người nào đột nhiên xâm nhập vào pháp chu.

Làm xong chuẩn bị, Bùi Lăng lại lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế để liên hệ cự ly xa với Lệ sư tỷ, sau khi thôi động, lập tức nói: "Sư tỷ, vừa rồi gặp chút phiền phức, hiện tại đã giải quyết."

"Tình hình bên ta rất thuận lợi, tiếp theo chỉ cần..."

Cửu Nghi sơn.

Từ Châu.

Góc Tây Bắc.

Bầu trời u ám như là mưa gió nổi lên, lại như có thứ gì đó trĩu nặng đè nén, phía trên trời cao, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, lộ ra mùi ngai ngái, hôi thối, xen lẫn từng tia từng sợi khí độc.

Từ phía trên pháp chu cỡ lớn quan sát mặt đất, chỉ thấy giữa bùn đất màu xám đen cùng sông ngòi trắng bóng có đủ mọi màu sắc loang lổ.

Khí tức âm u lạnh lẽo đặc biệt của U Hồn yêu quỷ tản ra khắp mặt đất, thỉnh thoảng nghe được những con thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị ôn dịch truyền nhiễm mà chết.

Trên mặt đất vốn phì nhiêu phồn vinh, từng gốc cây cao lớn hóa thành quỷ trảo dữ tợn, cuồng loạn chập chờn, tản ra âm khí cuồn cuộn.

Trong âm khí, từng đôi đỏ tròng mắt màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, sương mù như thân hình tụ tán như mây, do dự bồi hồi, ý oán độc khắp nơi.

Pháp chu treo cao trên trời, âm khí trên thân thuyền tiêu tán, tỉnh thuần lạnh lẽo, rất nhiều oan hồn yêu quỷ ẩn nấp phía dưới như có cảm giác, lập tức rối loạn tưng bừng, hình bóng lay động, vô số bóng dáng thử tới gần pháp chu.

Trong giây lát, một chiếc xe phượng đường hoàng to lớn cuồn cuộn tới từ chân trời, trong tiếng ròng rọc kéo nước, chuông bạc treo dưới mái hiên xe nhẹ nhàng lắc lư, tiếng vang trong trẻo êm tai, oan hồn vừa tụ lại phía dưới lập tức tan thành mây khói.

Trong lúc rèm châu lắc lư lộ ra bóng dáng đoan trang ngồi trong xe, nàng mũ phượng địch y, vẻ mặt nghiêm nghị, chính là Lưu Lam Hoàng hậu.

Sau xe phượng có Loan Điểu, tiên hạc bay lượn đi theo, bầy vũ bay liệng, thanh lệ ngút trời.

Trên lưng chim có từng bóng người dạng chân ngồi, có người hoàng bào kim quan như con cháu Chung Quỷ thị Hoàng gia; có người áo đỏ tím, đeo kim quy, lại là quan viên hoàng triều.

Từ xa trông thấy pháp chu của Bùi Lăng, tất cả tu sĩ Lưu Lam hoàng triều đều sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị.

Lúc trước Bùi Lăng này khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, không có bất kỳ người nào đặt vị hậu bối Trọng Minh tông này ở trong mắt, không ngờ cuối cùng Hoàng đế lại thua!

Hơn nữa trong hơn mười ngày ngắn ngủi, đối phương đã bốn trận chiến bốn thắng, dù là Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông cũng thua dưới đao của đối phương!

Hiện tại đây đã là trận chiến cuối cùng của chính đạo...

Lúc này, phía trên bầu trời âm u đột nhiên rủ xuống một đoạn nhánh hoa to lớn, đoạn nhánh hoa này có thân cành xanh đậm như bao trùm cỏ xỉ rêu dày đặc, từng nụ hoa màu hồng nhạt tô điểm ở giữa như từng đốm lửa lấp lóe, lúc thì thắp sáng toàn bộ thiên địa, làm nơi âm trầm tối nghĩa hóa thành cảnh xuân tươi đẹp.

Nhánh hoa rủ đến giữa không trung, ba nụ hoa nhanh chóng to lên, lớn mạnh, nở rộ.

Chương 2164: Không thể gây chuyện

Ba người Sầm Phương Ác, Mạnh Hồng Huyến, Kỳ Tử Lang đồng thời đi ra từ trong nhụy hoa, thải y hoa phục, ngọc biếc quấn quanh, lúc đạp không mà đứng nhánh hoa vờn quanh, phồn hoa như mộng, hương thơm tràn ngập.

Trong xe phượng, đôi mắt đẹp của Lưu Lam Hoàng hậu hơi kỳ lạ, tất nhiên nàng không thấy bất ngờ bởi sự có mặt của Tố Chân Thiên.

Chỉ không ngờ Chưởng Giáo Tố Chân Thiên lại tự đến đây quan chiến.

Nghĩ đến đây, Hoàng hậu tâm niệm vừa động, xe phượng rèm châu đột nhiên cuốn lên, nàng khẽ gật đầu với Sầm Phương Ác, hỏi: "Sầm chưởng giáo, không biết hiện tại thương thế như thế nào?"

Sâm Phương Ác hoàn lễ, ôn nhu nói: "Làm phiền Hoàng hậu nhớ thương, đã không còn đáng ngại."

"Ngày đó đa tạ chư vị giúp đỡ..."

Hai người đang nói, một đạo kiếm quang huy hoàng gào thét mà tới từ chân trời, ba vạn kiếm khí đột nhiên sinh ra, sôi trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc gột rửa phương thiên địa này.

Tất cả quỷ quái oán khí đều sụp đổ trong kiếm ý cuồn cuộn, hôi phi yên diệt!

Kiếm quang như rồng, anh dũng ngang trời, đến gần tản đi quang hoa, hiện ra một bóng dáng thẳng tắp, pháp y xanh đen tùy ý buộc lên, trúc quan giày đen, trong mắt lấp lóe tia sáng lạnh như có ngàn vạn lôi điện, lúc nhìn quanh làm người ta kinh tâm động phách, không dám đối mặt, chính là Hạ Phất Khung!

Hoàng hậu khẽ giật mình, không chỉ Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông cũng tới ngay sau đó, ngọc như ý to lớn có tường vân ngũ sắc chen chúc nhẹ nhàng tới, trên như ý có ba bóng hình phong tình khác nhau xinh đẹp đứng trong gió, váy dài bồng bềnh.

Chính là Trân Giáng Huệ, Văn Nhân Linh Sắt và Nghiêm Tư Thuần.

Ba người này xuất hiện chưa lâu, chân trời lại có kiếm quang lóe lên, trường kiếm sắc bén bổ ra mây trôi, phát sau mà đến trước, hiện ra một bóng dáng quần áo xanh, khuôn mặt nàng mỹ lệ, khí chất lạnh thấu xương, chính là Hoàn Uẩn Chân!

Sau đó là dãy núi trùng điệp hiện ra trong hư không, mấy lão giả áo bào xanh cao quan cùng nhau tới, khí tức của bọn họ đều thuần túy linh động, có ý nhanh nhẹn thế ngoại, chính là đám Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn!

Lúc này, hư không đột nhiên sinh ra mây trắng vạn dặm.

Trong mây cao quan cheo leo, bóng dáng lay động, trong nháy mắt mấy tu sĩ tay áo bồng bẻnh đột ngột xuất hiện, một người trong đó mặc áo choàng, tóc dài rối tung, giày bồ đai lưng đen, thái độ tiêu dao, toàn thân tự tại, trên mặt vui vẻ như vô ưu vô lo, không sầu không sợ, trong mắt là vẻ ngây thơ như trẻ sơ sinh, chính là Vô Sầu Tử.

Đám người còn lại hình dáng tướng mạo khác nhau, có người hoa phục cẩm tú, có người y phục rách rưới, có người dung nhan sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, có người loang lổ vết bẩn, hôi thối quanh quẩn, mặc dù khác hẳn nhau nhưng khí tức của tất cả mọi người đều tràn đầy cảm giác tự tại, tiêu dao, dường như giữa thiên địa không có bất kỳ người và việc gì có thể trở ngại gò bó bọn họ.

Khí chất tuỳ tiện như này, nhìn qua có thể biết ngay là tu sĩ Vô Thủy sơn trang.

Ngay sau đó, mặt đất dâng lên Phù Đồ mấy chục tầng tỏa ra ánh sáng lung linh, một nhóm tu sĩ áo bào xám xuất hiện giữa không trung, sắc mặt bọn họ đều tiều tụy sầu khổ, hàng lông mày nhíu chặt, tâm sự nặng nề như lúc nào cũng tràn đầy lo lắng và nghiêm nghị, trên dưới quanh người không đeo bất kỳ trang sức gì, chỉ ở bên hông treo một Lưu Ly tháp đặc biệt huy hoàng chói mắt.

Thân tháp to lớn chưa tiêu tán, trên trời cao đã truyền đến một cơn chấn động.

Khí tức cao xa bao la, mù mịt cao lớn đột nhiên nồng đậm, từng bóng dáng áo bào trắng vòng vàng đột nhiên xuất hiện, đều là vẻ ngoài tuấn lãng mỹ lệ, bảo thạch trên mi tâm lấp lóe ánh sáng, chiết xạ ngàn vạn, áo bào trắng hơn tuyết, phong thái trác tuyệt, lúc nhìn quanh tà khí cuồn cuộn.

Ba đại ma môn đều tới!

Tình hình giống hệt lần trước Bùi Lăng khiêu chiến Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên, chín môn phái lớn chỉ có Trọng Minh tông của Bùi Lăng không điều động bất kỳ kẻ nào đến đây.

Đám người Vô Sầu Tử đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua bảy tông môn khác như là nhìn núi đá bụi bặm, đôi mắt sắc bình thản không có chút rung động nào, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bùi Lăng, khẽ gật đầu: "Ngụy đạo trầm mê huyễn cảnh, đạo tâm đã bao phủ hoàn toàn trong bụi bặm trắng ngần"

"Sơn Chủ Cửu Nghi sơn này có thể làm Chưởng Giáo một phương trong phương huyễn cảnh này, chắc hẳn cũng có chút nội tình trong đám tiên hạ đẳng"

"Nhưng tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng, rơi vào mê chướng không tự biết, lại không biết tự lượng sức mình."

"Dù tổ sư Cửu Nghi sơn tự mình ra tay, đối mặt với Bùi tiên đế cũng chỉ là phù du lay cây, cho dù lần này hắn dùng mọi cách giãy dụa, lại có khác gì tôm tép nhãi nhép?"

Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão một phương Cửu Nghi sơn lạnh lẽo.

Mọi người toàn bộ Bàn Nhai giới đều biết diễn xuất của Vô Thủy sơn trang này, nếu là bình thường, tu sĩ có tu vi như bọn họ căn bản khinh thường đấu khẩu với những ma tu này.

Nhưng hiện tại chính đạo thua liền bốn trận, trận chiến cuối cùng sắp đến, Sơn Chủ đã toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể giảm sĩ khí nhà mình ngay lúc này!

Chương 2165: Sơn Chủ Cửu Nghi sơn

Thế là, một Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn râu tóc bạc trắng lập tức nói: "Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người."

"Các ngươi tự xưng là tiên nhân giáng thế, nhưng vui buồn thất thường, sát phạt tùy ý, thường chỉ một ý niệm đã tàn sát chúng sinh, lại cả ngày chơi bời lêu lổng, chẳng có mục đích"

"Đã không có xa rời hồng trần mờ mịt tiêu dao của Tiên gia, cũng không có sự tốt bụng che chở chúng sinh của Tiên gia, càng không có suy nghĩ độ người của Tiên gia."

"Quả thật hoang đường cực độ!"

"Như vậy mà tự cho mình là Tiên, chỉ là ma tính sâu nặng, chỉ hươu bảo ngựa!"

Nghe vậy, tu sĩ áo bào xám chậm rãi ngẩng đầu, từ tốn nói: "Sâu kiến phàm trần như bụi bặm"

"Tiên đạo quý sinh, quý nên là sinh cơ kéo dài phương thiên địa này, vạn năm bất diệt!"

"Ánh mắt ngụy đạo thiển cận, lại đặt trăm tỉ tỉ sâu kiến, gánh vách vô số sinh linh, hoàn thiện pháp tắc trân quý trên trời đất"

"Lẫn lộn đầu đuôi như thế, quả thật là đạo tặc thiên địa, nên giết, đáng chết!"

Kỳ Tử Lang lạnh nhạt nói: "Ma đạo tặc tử, lẫn lộn đen trắng, không biết xấu hổ!"

"Nhiều lần đại chiến chính ma, đều do Luân Hồi tháp ngươi gây ra, sinh linh vô tội tử thương vô số, tội nghiệt ngập trời."

"Chín môn phái lớn, bàn về nên giết đáng chết, Luân Hồi tháp đệ nhất!"

Đám tu sĩ Thiên Sinh giáo nghe vậy mỉm cười nói: "Thế gian chúng sinh, vì sao có sinh linh đột nhiên bị tàn sát, có sinh linh thái bình vô sự?"

"Đây đều là thiên ý!"

"Sinh linh sinh tử vinh nhục đều có thiên định"

"Nguy đạo không biết số trời, lấy sức một mình oán giận khí thế cuồn cuộn của thiên hạ này, thật sự buồn cười."

"Huống hồ, trời sinh vạn vật, duy người quý nhất"

"Các ngươi lại để dị tộc ti tiện, vật liệu có linh trí địa vị ngang nhân tộc, làm điều ngang ngược như này, ngụy đạo bất diệt, thiên đạo khó giữ"

Thấy đôi bên nói chuyện lại chuẩn bị khai chiến, trong pháp chu lập tức truyền ra giọng Bùi Lăng: "Vãn bối và Sơn Chủ Cửu Nghỉ sơn ước chiến ở đây, thời giờ sắp đến, kính xin chư vị cho vãn bối chút tình mọn, đừng gây chuyện."

Giọng Bùi Lăng rất bình tĩnh, không có bất kỳ ý uy hiếp, tức giận gì.

Nếu trước kia, ở đây không có chỗ nào mà không phải là Thái Thượng trưởng lão, thế gia lão tổ chín môn phái lớn, bên trong không thiếu người kiệt ngạo bất tuân, cho dù hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông cũng không một ai đặt lời nói của hắn ở trong tai.

Nhưng bây giờ bốn trận chiến thắng liên tiếp, danh tiếng "Đao Ma" đã truyền ra năm tông chính đạo.

Tuy hắn là hậu bối nhưng địa vị đã mơ hồ có địa vị ngang nhau với rất nhiều Hợp Đạo thành danh đã lâu danh tiếng lâu năm, thậm chí còn nhỉnh hơn!

Hắn làm ra bất kỳ hành động nào, trong mắt năm tông chính đạo đều không được khinh thị.

So sánh với năm tông chính đạo, ma môn càng thêm mạnh được yếu thua, lại càng không đáng kể!

Bởi vậy, Bùi Lăng vừa dứt lời, Vô Sầu Tử và đám tu sĩ Vô Thủy sơn trang lập tức nói: "Tiên Đế đã mở miệng, chúng ta cùng là tiên nhân thượng giới, tất nhiên phải tạo thuận lợi"

Một đám tu sĩ áo bào xám Luân Hồi tháp không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục gây sự, đều im lặng.

Đám Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo thì khẽ mỉm cười, Nhậm Giao cầm đầu chậm rãi nói: "Chúng ta cho Bùi thánh tử mặt mũi, hôm nay không so đo với ngụy đạo.

Một phương chính đạo lạnh lùng nhìn ba đại ma môn, cũng không tiếp tục lên tiếng mỉa mai.

Toàn bộ phương thiên địa này nhanh chóng chìm vào sự im lặng như chết.

Trên trời cao, khí tức cường đại mạnh mẽ tràn đầy đều chiếm một phương. Trên mặt đất vốn trải rộng cạm bẫy, ôn dịch, chướng lệ, nguyền rủa... Kiếm khí tung hoành, quang minh lấp lóe, lại có âm khí lưu chuyển, rét lạnh mênh mông càng thêm phức tạp.

Trưởng phong mênh mông, thời gian từ từ trôi qua.

Ba canh giờ gần đến, chân trời xuất hiện một bóng người, tay áo to lớn đón gió phồng lên, đôi mắt ôn nhuận an hòa, một tay cầm phất trần, một tay hơi nâng một gò núi nhỏ bé, đang đặt chân vào hư không, đi tới từng bước một.

Mỗi một bước, đạo bào xanh nhạt phất phơ đều đột nhiên xuyên qua không gian trùng điệp, đi tới một mảng lớn.

Khí tức hắn ta sôi trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, không thua gì Yến Tê thành Thiết Hùng Thác trước đó!

Hợp Đạo đỉnh phong!

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Sơn Chủ.

Trong pháp chu khổng lồ, tầng cao nhất, Bùi Lăng ngồi trên chủ vị cũng hơi nhíu mày.

Sơn Chủ Cửu Nghi sơn... Chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó giống với Thiết Hùng Thác, chỉ là không biết Sơn Chủ phải bỏ ra cái giá phải trả là gì...

Nghĩ tới đây, hắn lập tức truyền âm cho Thi Nam Tử: "Các ngươi khống chế pháp chu rời xa nơi đây."

Thi Nam Tử truyền âm đáp: "Vâng!

Ngay sau đó, thân hình Bùi Lăng thoắt một cái đã thoát ra khỏi pháp chu, xuất hiện trong hư không, cùng đạp không đứng cách xa Sơn Chủ.

Ở sau lưng hắn, phù văn quanh thân pháp chu khổng lồ sáng rõ, vô số trận văn dần sáng lên, nhanh chóng bay trốn đến nơi xa.

Ánh mắt Sơn Chủ yên tĩnh nhìn Bùi Lăng, tiếng nói hòa hoãn:

"Sơn Chủ Cửu Nghi sơn đời này Đào Văn Độ, đến đây ứng chiến"

"Không biết đạo hữu đã chuẩn bị kỹ càng?"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Đã chuẩn bị xong"

Nghe vậy, tất cả tu sĩ quan chiến xung quanh đều lui ra nơi xa.

Chương 2166: Sơn Chủ Cửu Nghi sơn (2)

Toàn bộ phương thiên địa này chỉ còn lại hai người Đào Văn Độ và Bùi Lăng.

Bùi Lãng bình tĩnh nói: "Mời!"

Đào Văn Độ khẽ gật đầu, phất trần trong tay quét qua, ba ngàn tơ bạc lập tức tăng vọt như thác nước hùng tráng, thoáng chốc trải rộng vòm trời, quét về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng vô thức muốn rút đao, nhưng nghĩ đến "Ra khỏi vỏ thấy máu), tay lập tức ngừng lại.

Ngay sau đó, hắn âm u lạnh lẽo nói: "Chúng!"

Trên bầu trời lập tức hiện ra vô số phi kiếm đen nhánh kiểu dáng đơn giản đều khí tức cuồn cuộn sắc bén, đây là phục khắc thể Tổ Kiếm trấn tông Hàn Ảm Kiếm tông!

Lít nha lít nhít Tổ Kiếm trào lên như sông rộng, cuồn cuộn không dứt, rít lên chém về phía tơ bạc.

Kiếm ý ngang trời, kiếm khí tung hoành, ý phá vỡ căng gãy sắc bén tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Xoạt xoạt xoạt...

Tất cả tơ bạc đánh úp về phía Bùi Lăng đều bị Tổ Kiếm nhẹ nhõm chặt đứt.

Như giơ kiếm chặt đứt thác nước, tơ bạc mãnh liệt như sóng lớn, nhao nhao nứt ra dưới lưỡi kiếm.

Ngay sau đó, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, quanh người lập tức hiện ra vô số đường vân màu đỏ sậm, sau khi tất cả đường vân xuất hiện, nhanh chóng dũng mãnh lao tới sau lưng.

Chẳng mấy chốc, bóng tối đậm đặc xuất hiện, hóa thân Mạc Lễ Lan đi ra từ trong bóng tối, huyền bào che đậy thân thể, tóc đen phần phật.

Nàng không do dự chút nào, sau khi hiện thân lập tức bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết khí tức cổ xưa.

[Minh Thiên Chi Vụ] bắt đầu khuếch tán từ quanh người nàng như là mực nước nhỏ xuống nước trong, vốn là ban ngày, lại nhanh chóng hiện lên tầng tầng lớp lớp hoàng hôn.

Bùi Lăng nhìn qua tơ bạc che ngợp bầu trời, vẻ mặt bất động.

Mặc kệ Sơn Chủ có thủ đoạn bài tẩy gì, hắn chỉ cần dùng ra tiên thuật [Minh Thiên Đại Mộng] này, có thể định ra thắng bại!

Lúc này, đôi mắt sắc của Sơn Chủ bình thản nhìn tình cảnh trước mắt, không có bất kỳ vẻ bất ngờ gì, lúc này lại lấy ra gò núi nhỏ bé trong tay, đồng thời trong tay đánh ra một pháp quyết đơn giản.

Gò núi nhỏ bé lập tức bay đến không trung, sau đó nhanh chóng biến lớn.

Trong chớp mắt, [Chưởng Trung Nhạc] đã nguy nga hùng tráng, ngang qua vạn dặm, thật sự che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ phương thiên địa này!

Ngọn núi khổng lồ đập xuống giữa đầu Bùi Lăng!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy trong ngọn núi truyền đến lực hút vô cùng to lớn, thân thể hắn bắt đầu không bị khống chế lao đi đón lấy ngọn núi!

Hắn mặt không đổi sắc, lập tức điều khiển phục khắc thể Tổ Kiếm chém về phía ngọn núi.

Xoạt xoạt xoạt...

Đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa rào, trong tiếng kim thiết va chạm nhau dày đặc, ngọn núi lập tức bị chém ra từng vết kiếm khắc sâu nhưng so sánh với ngọn núi sừng sững, chút vết kiếm ấy còn không tính là vết thương da thịt, căn bản không có ý nghĩa.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm chém vào sơn nhạc, đều mất đi liên hệ với hắn.

Tốc độ ngọn núi rơi xuống càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít gào cuồn cuộn vang lên bên tai, lực trùng kích to lớn khiến mặt đất vốn kiên cố phía dưới nổi lên từng vòng gợn sóng như sóng nước.

Nham thạch, bùn cát, bến nước, cỏ cây, nguyền rủa, ôn dịch, kiếm ý, kiếm khí, cạm bẫy, u hồn... Tất cả mọi thứ đối mặt với luồng áp lực uồn cuộn mênh mông này đều hôi phi yên diệt, vỡ vụn bay ra bốn phương tám hướng.

Tóc mực và ống tay áo của Bùi Lăng đều phần phật bay múa, gió mạnh đập vào mặt đã như lưỡi đao sắc bén.

Vết kiếm bị chém ra phía trên ngọn núi lập tức khôi phục như lúc ban đầu, như chưa từng tồn tại.

Thấy ngọn núi sắp nện trúng mình, tiếng Bùi Lăng lạnh băng, rộng lớn nói: "Nghịch!"

Xu thế [Chưởng Trung Nhạc] rơi xuống lập tức ngừng lại, nhưng đây là pháp bảo trấn tông Cửu Nghi sơn, lại không hề có ý lui về.

Chỉ có điều, hiện tại Bùi Lăng lại chỉ cần thời gian!

Lúc này hắn đảo thủ làm công, tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Chú!"

Lực lượng nguyền rủa cường đại lập tức giáng lâm, chớp mắt tràn ngập phương thiên địa này.

Trên người Đào Văn Độ lập tức hiện ra mảng lớn nát rữa, trên vết thương nhanh chóng hiện ra mặt người oán độc lớn khoảng móng tay, lan tràn.

Pháp quyết trong tay hắn biến hóa, phía sau lập tức dâng lên một đạo thanh khí nghiêm nghị, thuần túy thanh linh, tràn ngập ý tứ thế ngoại đào nguyên như thâm sơn thanh tuyền, tuyết đầu mùa vào đông, thuần khiết thanh tịnh.

Trong nháy mắt, tất cả mặt người tan thành mây khói, nhục thân hư thối khôi phục như thường.

Đào Văn Độ lại quét phất trần trong tay qua, thác nước màu bạc rào rạt lại gào thét mà lên, tràn ngập thiên địa, quấn về phía Bùi Lăng.

Nhìn qua tơ bạc khí thế hung hăng đầy trời, trong lòng Bùi Lăng rất nghi ngờ.

Hắn đã dùng [Minh Thiên Đại Mộng] nhiều lần, chắc chắn Sơn Chủ Cửu Nghi sơn phải biết tiên thuật này của hắn!

Dưới tình huống bình thường, hiện tại đối phương có bài tẩy gì sẽ dùng bài tẩy đó, chỉ có ngăn cản tiên thuật này của hắn, mới có đủ phần thắng.

Nhưng hiện tại đối phương vẫn chỉ ra tay thăm dò, căn bản không dùng ra toàn lực!

Tình huống hơi không đúng!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã thao túng rất nhiều phục khắc thể Tổ Kiếm chém về phía tơ bạc đánh tới.

Chương 2167: Thánh Tử sẽ ngăn cản Kiếm Thần giúp chúng ta!

Vèo vèo vèo...

Nơi mũi nhọn đi qua, tiếng sợi tơ đứt lìa không ngừng vang lên bên tai như tuyết sóng cuồn cuộn gào thét, đảo mắt đã rơi đầy đất.

Ngay sau đó, ngón tay Mạc Lễ Lan như hoa lan, đã đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng!

Bóng tối vô cùng dày đặc lập tức bao phủ toàn trường.

[Minh Thiên Đại Mộng] đã thành!

Nơi xa.

Đám người quan chiến đang mắt không chớp nhìn qua chiến trường.

Thấy Bùi Lăng và Sơn Chủ đã chính thức khai chiến, sắc mặt Lưu Lam Hoàng hậu nghiêm nghị truyền âm hỏi: "Chư vị cảm thấy, ai sẽ thắng trận chiến này?"

Đám người im lặng.

Nếu là lúc trước, thấy Sơn Chủ dùng ra pháp bảo trấn tông [Chưởng Trung Nhạc], cùng thủ đoạn nội tình Cửu Nghi sơn...

Tất cả mọi người sẽ cho rằng, Sơn Chủ chắc chắn thắng!

Nhưng nhìn khiêu chiến Bùi Lăng đến nay, Yến Tê thành Thiết Hùng Thác dùng pháp bảo trấn tông [Trảm Tà Phủ] cùng [Thất Sát Di Tai Kỳ], thua trong tay Bùi Lăng; Tố Chân Thiên Sâm Phương Ác mang theo pháp bảo trấn tông [Tinh hoàng đàn không], cưỡng ép dung nạp nội tình [Vô Pháp Thiên Ấn], cũng thua trong tay Bùi Lăng; đại trưởng lão Hàn Ẩm Kiếm tông Trình Đôn mời ra Tổ Kiếm, lấy đạo thể gánh chịu [Trảm Tiên Kiếm Ý], vẫn thua trong tay Bùi Lăng; cuối cùng Kiếm Thần Hạ Phất Khung cũng thua dưới đao của Bùi Lăng...

Càng quan trọng hơn là, tu vi khí tức của Bùi Lăng đã đạt tới Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong, so với bốn trận chiến trước đối phương càng cường đại hơn!

Nghĩ tới đây, Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn râu tóc bạc trắng kia truyền âm nói: "Trận chiến này, Sơn Chủ chắc chắn thắng!"

Bùi Lăng có thể thắng Thiết thành chủ, có thể thắng Sầm chưởng giáo, có thể thắng Trình đại trưởng lão, đều dựa vào môn tiên thuật kia!

Nhưng bây giờ: "Thế Vị" tổ sư ra mặt, âm thầm truyền thụ cho Sơn Chủ hai môn thần thông rất đặc thù, nếu Bùi Lăng lại dùng môn tiên thuật kia...

Nghe vậy, non nửa tu sĩ chính đạo ở đây đều khẽ gật đầu, đúng vậy, trận chiến này dù thành bại như thế nào, hiện tại không thể thua sĩ khí!

Tố Chân Thiên Kỳ Tử Lang bình tĩnh truyền âm nói: "Từ xưa tà không thể thắng chính, ta cũng cảm thấy Sơn Chủ có thể thắng!"

Mấy vị Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn khác đều truyền âm nói: "Không sai, lần này chắc chắn Sơn Chủ có thể thắng ngay từ trận đầu."

Lúc này, Hạ Phất Khung lại mở miệng nói: "Khó nói."

"Thực lực hiện tại của Bùi Lăng mạnh hơn lúc giao thủ với ta rất nhiều."

"Bây giờ phần thắng của Sơn Chủ không cao."

Hắn ta nhìn chăm chú chiến trường, khẽ lắc đầu.

Đào sơn chủ cũng giống Thiết thành chủ, Sầm chưởng giáo trước đó, đều quá chú trọng ngoại lực, quá coi trọng thắng thua.

Chưa khai chiến đã mất lòng dạ!

Ngược lại Bùi Lăng thật sự một lòng hướng đạo, từ đầu đến cuối chưa từng mượn dùng bất kỳ lực lượng nào của Trọng Minh tông!

Sao sánh hai người, lập tức phân cao thấp.

Trận chiến này, hắn ta thấy Sơn Chủ đã thua!

Sâm Phương Ác nghe vậy, khẽ gật đầu, ôn nhu nói: "Ta cũng cảm thấy, chỉ sợ phần thắng của Bùi Lăng lớn hơn."

Ở bên cạnh, Mạnh Hồng Huyến cũng gật đầu cảm thấy Chưởng Giáo nói không sai.

Văn Nhân Linh Sắt, Hoàn Uẩn Chân, Nghiêm Tư Thuần đều không nói gì, nhưng trong lòng đều rất đồng ý quan điểm của Kiếm Thần và Sầm chưởng giáo...

Mặc dù Bùi Lăng là Thánh Tử Trọng Minh tông, nhưng con đường cầu đạo trăm sông đổ về một biển, không phân chính ma.

Lòng cầu đạo của vị Thánh Tử ma tông này thản nhiên chân thành, không sợ sinh tử, nhìn từ phương diện đạo tâm, đủ khiến bất kỳ một tu sĩ nào nổi lòng tôn kính...

Trong hư không cách một khoảng tương đương, Lưu Ly tháp lấp lóe ánh sáng, bên trong có một đám tu sĩ áo bào xám đứng dựa vào lan can, vừa nhìn chằm chằm chiến trường vừa bí mật truyền âm giao lưu: "Trận chiến này, dù Sơn Chủ Cửu Nghi sơn thắng hay bại, chắc chắn phải chết!"

"Vấn đề phong ấn của Đọa Tiên bên Vĩnh Dạ hoang mạc đã sớm giải quyết."

"Trong vòng trăm năm, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì nữa."

"Việc này sẽ không cản tay chúng ta."

"Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều đời này chiến bại, quốc vận hao tổn, trong thời gian ngắn thực lực giảm mạnh!"

"Yến Tê thành Thiết Hùng Thác bỏ mình, Thành Chủ tân nhiệm chưa kế vị.

"Lại thêm hiện tại Sơn Chủ Cửu Nghi sơn bỏ mình ngay sớm chiều..."

"Năm tông ngụy đạo chỉ có hai người Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác và Hàn Ảm Kiếm Tông Hạ Phất Khung còn trong trạng thái toàn thịnh"

"Hiện tại là thời khắc tốt nhất mở ra trận đại chiến thảo ngụy tiếp theo!"

Nói đến đây, một lão giả vẻ ngoài cổ xưa đứng ở giữa trầm giọng truyền âm: "Nếu Bùi Lăng thắng trận chiến này, có thể trực tiếp ra tay!"

Nghe vậy, một tu sĩ áo bào xám đứng bên cạnh hắn ta truyền âm hỏi: "Có cần thông báo cho người Thiên Sinh giáo và Vô Thủy sơn trang không?"

Lão giả cổ xưa lạnh lùng nói: "Không cần!"

"Chắc chắn Vô Thủy sơn trang sẽ ra tay, Bùi thánh tử sát tính cực nặng, chắc chắn sẽ giúp chúng ta ngăn chặn Kiếm Thần... Vậy là đủ!"

Đang nói, tu sĩ hai đạo chính ma đang quan chiến lập tức nhìn thấy, tình thế trong trận chợt thay đổi, bóng tối vô cùng dày đặc như lũ quét cuốn tới, âm vang mà lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, nhét đầy thiên địa.

Chương 2168: Dường như đã từng quen biết

Ánh mắt và thần niệm của tất cả tu sĩ đều bị ngăn cản, lại không thể cảm giác được cảnh tượng trong sân.

Bùi thánh tử dùng môn tiên thuật kia!

Trong mộng cảnh.

Mạc Lễ Lan treo cao giữa không trung, huyền bào và tóc dài đều bay múa, trong hư không cách nàng xa xa, Đào Văn Độ cầm phất trần trong tay, vẻ mặt bình thản nhưng không thấy bóng dáng [Chưởng Trung Nhạc].

Phía dưới mặt đất.

Trong nháy mắt tơ bạc tản mạn đầy đất di chuyển như vật sống, lơ lửng, đảo mắt đã dựng thẳng như tiễn, phong mang tất lộ!

Chẳng mấy chốc, những tơ bạc lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng!

Mạc Lễ Lan cau hàng lông mày kẻ đen, những tơ bạc này đang thôn phệ lực lượng [Minh Thiên Đại Mộng] !

Nghĩ đến đủ loại biểu hiện trước đây của Đào Văn Độ, nàng không do dự chút nào, lúc này đánh ra một đạo pháp quyết cổ xưa, giải trừ mộng cảnh!

Cùng lúc đó, tơ bạc tăng vọt lên như cỏ dại sau cơn mưa, trong nháy mắt vọt lên như là một tấm lưới lớn sáng như bạc, quấn quanh lao về phía Mạc Lễ Lan trong không trung.

Ngay lúc tơ bạc sắp chạm đến Mạc Lễ Lan, mộng cảnh ầm vang vỡ nát như một mặt kính hoàn chỉnh bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, tất cả mọi thứ trong mộng cảnh đứng im một khoảng ngắn ngủi, vô số hình ảnh kỳ quái cuồn cuộn rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành tro tàn!

Chỉ chớp mắt, Mạc Lễ Lan lập tức trở lại hiện thế, bóng tối tràn ngập xung quanh, [Minh Thiên Chi Vụ] chưa tán đi đã nghe được tiếng gió ầm ầm trên đỉnh đầu, cương phong như đao, một ngọn núi nguy nga khổng lồ, cheo leo uốn lượn đã gào thét nên xuống!

Bùi Lăng lập tức âm u lạnh lẽo nói: "Nghịch!"

Trong bóng tối đồng thời truyền tới một giọng nói bình thản trầm thấp: "Sơn!"

Bản thể và hóa thân của Bùi Lăng lập tức khó mà động đậy, dường như có vô số dãy núi cao ngất, đoạn tiết long mạch, mãnh liệt tới từ bốn phương tám hướng, lực lượng mạnh vô cùng vô tận truyền đến từ từng phương hướng, như muốn ép hai người thành tro tàn!

Cùng lúc đó, [Chưởng Trung Nhạc] vừa đứng im lập tức chụp lên một tầng sơn loan chi lực nặng nề hùng hậu, một lần nữa rơi xuống Bùi Lăng.

Tốc độ ngọn núi rơi xuống vô cùng nhanh, cơn gió mạnh hoành hành ngang ngược như biển đao cắt xuống, điên cuồng xé rách tất cả bóng tối.

Áo bào Bùi Lăng phần phật, tóc mực điên cuồng bay múa, khuôn mặt như từng tầng lưỡi đao thổi qua, đau đớn chen chúc mà ra từ trên dưới cả người.

Chỉ một lát sau, ngọn núi đã sắp nện vào người hắn.

Sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, lúc này tâm niệm vừa động, hóa thân lập tức hóa thành một đoàn bóng tối dày đặc, tràn vào trong thể xác hắn.

Lúc vô số đường vân màu đỏ sậm hiện ra, hóa thân đã dung hợp vào bản thể một lần nữa!

Ngay sau đó, ngọn núi khổng lồ như một viên thiên thạch rơi xuống từ trên trời, đập xuống mặt đất.

Oanh!"

Mặt đất không ngừng chấn động, theo tiếng "răng rắc" trong trẻo, vô số vết rách nhanh chóng lan tràn đến nơi xa, bên trong suối ngầm dâng trào, dung nham lăn lộn.

Thật lâu sau bụi mù đục ngầu mới tán đi, chỉ thấy Bùi Lăng dùng một tay nâng ngọn núi, hai chân vẫn giẫm trên mặt đất, lấy chân hắn làm trung tâm, vô số vết rách như mạng nhện trải rộng toàn bộ mặt đất này.

Ngọn núi khổng lồ không ngừng hạ thấp xuống, trọng lực mênh mông phá vỡ căng gãy sắc nhọn, Bùi Lăng không nhúc nhích tí nào, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện ở trên mặt đất, cắt chém địa hình địa vật hoàn toàn thay đổi.

Đào Văn Độ nhướn mày, thực lực của Thánh Tử ma môn này tăng trưởng thật nhanh!

Lúc này hắn ta không chậm trễ chút nào đánh ra một đạo pháp quyết cổ xưa.

Quanh người hắn ta lập tức tràn ngập ra một tầng màu hơi khói xanh nhạt, cứ như lúc sớm tối, mây mù vùng núi bay vút lên ngọn núi, mờ mịt xa xăm, sau khi xuất hiện lập tức chui vào phất trần trên cánh tay Đào Văn Độ.

Đợi hơi khói đều chui vào tơ bạc, Đào Văn Độ lắc phất trần một cái, trong nháy mắt quét về phía Bùi Lăng.

Tơ bạc gào thét như thiên hà cuốn ngược, thác nước cuồn cuộn, lạnh thấu xương vắt ngang trời, tuôn về phía Bùi Lăng như muốn trực tiếp bao phủ nó.

Nhìn qua tơ bạc che ngợp bầu trời mà đến, giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo: "Chúng!"

Tiếng nói vừa dứt, trong hư không xung quanh lập tức hiện ra lít nha lít nhít phục khắc thể Tổ Kiếm, ánh sáng lạnh lấp lóe, kiếm ý lạnh thấu xương nhao nhao chém về phía tơ bạc.

Xoạt xoạt xoạt...

Phục khắc thể Tổ Kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua tơ bạc như sóng lớn, cứ như chém trúng không khí, cũng không chém tới cái gì.

Thấy vừa nãy phục khắc thể Tổ Kiếm còn có thể chặt đứt tất cả tơ bạc như chém dưa thái rau, trong nháy mắt chợt không thể đụng vào sợi tơ ngập trời này, Bùi Lăng lập tức vô cùng bất ngờ.

Về sau không do dự chút nào, hắn nâng tay trái ép xuống ngọn núi nguy nga, không thể động đậy, lúc này bốn ngón tay phải khép lại, lấy tay làm đại đao hung hăng một trảm!

Xoạt! !

Một đạo đao khí huyết sắc cô đọng như dây lập tức chém ra.

Màu sắc nó tiên diễm ướt át, nơi đi qua hư không rung động, nứt nẻ, sắc bén vô song.

Ngọn núi khổng lồ lập tức bị một đao chém bay!

Chương 2169: Dường như đã từng quen biết (2)

Phục khắc thể Tổ Kiếm không thể chạm đến tơ bạc, cũng bị đao khí xông lên đánh nát, hóa thành ngân bạch đầy trời, lộn xộn như bông tuyết bay lả tả toàn bộ thiên địa.

Khí thế đao khí không giảm, mang theo tiếng động phong lôi tiếp tục chém về phía Sơn Chủ.

Nó khí thôn vạn dặm, đánh đâu thắng đó như không thể ngăn cản!

Đạo đao khí này càng mạnh hơn lúc chiến đấu với Kiếm Thần!

Một chiêu thoát khốn, Bùi Lăng lập tức mờ mịt nói: "Quên!"

Đào Văn Độ vừa muốn ra tay phòng ngự, động tác trong tay dừng lại theo tiếng, lại trực tiếp quên lãng tất cả mọi chuyện phải làm sau đó.

Phốc!

Đao khí huyết sắc xuyên qua trên người hắn ta, từ vai trái cho đến eo Đào Văn Độ lập tức bị chém ra một đạo vết đao dữ tợn!

Vết đao đâm qua người, đứng trước mặt Sơn Chủ có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh vật phía sau hắn ta.

Không đợi Đào Văn Độ lấy lại tinh thần từ trong pháp tắc lãng quên, Bùi Lăng lập tức lạnh như băng nói: "Chúng!"

Vô số phục khắc thể Tổ Kiếm đột nhiên hiện ra, lít nha lít nhít trải rộng hư không như là cá hồi bơi bầy, mãnh liệt tới từ bốn phương tám hướng, kiếm phong rét lạnh cùng chỉ hướng Đào Văn Độ!

Thắng bại đã định!

Bởi vì lúc trước đã hứa hẹn với sư tôn, Bùi Lăng cố ý không hạ tử thủ, tiếp theo vị Sơn Chủ này có vẫn lạc hay không còn phải xem sư tôn, chưa suy nghĩ xong hắn đột nhiên hoảng hốt.

Đã thấy mình vẫn còn nâng ngọn núi nguy nga khổng lồ kia, vô số tơ bạc tinh tế mềm dẻo đang như hồng thủy vỡ đê trào lên, gào thét đánh về phía hắn!

Đây là...

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, tình cảnh như đã từng quen biết, không đợi hắn kịp phản ứng, tơ bạc khó mà tính toán đã cuốn tới, trong nháy mắt cuốn lấy trên dưới cả người hắn.

Tơ bạc như là một tấm võng lớn, xác nhận hắn đã bị bao phủ toàn bộ, liền bắt đầu siết chặt, mỗi một sợi tơ mảnh khảnh đều siết chặt vào nhục thân Bùi Lăng như muốn trực tiếp xoắn hắn thành biển thịt!

Một chiêu thành công, Đào Văn Độ lập tức đưa tay nhấn xuống một cái, ngọn núi [Chưởng Trung Nhạc] nhanh chóng bành trướng, ngọn núi trùng điệp nguy nga đứng vững, chỉ trong khoảnh khắc trọng lực của nó điên cuồng tăng vọt.

Cùng lúc đó, tiếng nói Sơn Chủ rộng lớn: "Sơn!"

Quy tắc giữa thiên địa thay đổi theo tiếng nói, toàn bộ đại địa này, dù là bình nguyên thung lũng, hồ nước sông núi đều nhô lên, sinh ra từng dãy núi cheo leo uốn lượn, quần phong quán đỉnh ngay tại chỗ.

Dãy núi nối liền như vô cùng vô tận, hoàn toàn bao bọc Bùi Lăng trong đó, sau đó chạm vào [Chưởng Trung Nhạc], nhanh chóng hóa thành một bộ phận của toà pháp bảo trấn tông này.

Đào Văn Độ đạp không mà đứng, tay áo bồng bềnh lại đánh ra một pháp quyết cổ xưa, [Chưởng Trung Nhạc] trùng điệp vây quanh Bùi Lăng lại nhanh chóng thu nhỏ, trở về là một ngọn núi lớn khoảng bàn tay, một lần nữa bay trở về tay của hắn ta.

Nhìn qua Thánh Tử Trọng Minh tông đã là chắp cánh khó thoát trong lòng bàn tay, Đào Văn Độ lập tức thầm thở phào, bắt giam kẻ này!

Lúc trước "Thế Vị" tổ sư biết được việc Bùi Lăng khiêu chiến, truyền cho hắn ta hai môn thần thông, một môn tên là [Thực Mộng] để đối phó tiên thuật của Bùi Lăng; một môn tên là [Dung Hư Lam] dùng để đối phó pháp tắc của Bùi Lăng.

Căn cứ vào kinh nghiệm mấy trận chiến trước, chắc chắn Bùi Lăng vừa lên đã tìm cơ hội sử dụng tiên thuật, hắn ta liền lấy thăm dò làm chủ, cố ý cho đối phương cơ hội thi triển tiên thuật!

Đợi mộng cảnh của hắn hoàn thành, hắn ta lập tức thi triển [Thực Mộng] !

Thủ đoạn bình thường không đối phó được tiên thuật.

Chỉ có điều, tu vi của Bùi Lăng này chỉ là Hợp Đạo, thủ đoạn chế tạo mộng cảnh của đối phương đúng là tiên thuật, nhưng mộng cảnh chân chính do hắn chế tạo ra lại không phải tiên mộng!

Dù trong mộng cảnh đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải tiên mộng, [Thực Mộng] có thể thôn phệ lực lượng mộng cảnh của hắn, để Đào Văn Độ sử dụng mộng cảnh!

Chỉ tiếc, Bùi Lăng phản ứng quá nhanh, kịp thời giải trừ mộng cảnh nhưng hắn ta cũng cướp được tiên cơ!

Sau đó, hắn ta lấy [Chưởng Trung Nhạc] và pháp tắc của mình tạm thời vây khốn Bùi Lăng, lại thi triển [Dung Hư Lam] chống cự pháp tắc của đối phương, dù vậy vừa rồi hắn ta cũng thiếu chút nữa trực tiếp thất bại!

Thế nhưng, Cửu Nghi sơn là một trong chín môn phái lớn Bàn Nhai giới, nội tình hùng hậu, trước khi trận chiến này bắt đầu, hắn ta đã thi triển bí pháp tông môn, cưỡng ép cắm rễ cây gốc thần mộc kia!

Lấy nội tình và mệnh cách hiện tại của hắn ta, có thể đổi "Nhân"

hai lần!

Hiện tại có thể thuận lợi bắt giữ Bùi Lăng này, chính là vì Đào Văn Độ sửa lại "Nhân" một lần!

Hắn ta tìm một đầu "Nhân" mà Bùi Lăng sẽ không ra đao, trực tiếp trấn áp nó, không cho đối phương bất kỳ cơ hội đánh trả gì!

Đương nhiên, loại đổi "Nhân" này chỉ có một mình hắn ta biết, bất kỳ ai khác cũng không nhớ kỹ tất cả chuyện xảy ra trong "Nhân" trước đó.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Đào Văn Độ nhìn qua Bùi Lăng bị trấn áp ở giữa [Chưởng Trung Nhạc], lúc này tiếng nói hòa hoãn:

"Bùi thánh tử, thắng bại đã...

Chương 2170: Một đao!

Chữ "định" chưa ra khỏi miệng, trong [Chưởng Trung Nhạc] đột nhiên dâng lên một luồng đao ý cường đại kinh khủng, ngay sau đó một đạo đao khí huyết sắc xông lên trời không, trong nháy mắt trảm phá sự phong tỏa của [Chưởng Trung Nhạc], chỉ thẳng vào Đào Văn Đột!

Xoạt!

Đao khí ngang trời như thác nước huyết sắc.

Phốc phốc!

Trong tiếng huyết nhục bắn tung toé, cánh tay phải đang nâng [Chưởng Trung Nhạc] của Đào Văn Độ lập tức bay lên cao cao.

Máu tươi bắn ra, nhanh chóng nở rộ trên trời cao.

Sắc mặt Đào Văn Độ thay đổi, đã thấy [Chưởng Trung Nhạc] rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành ngọn núi vạn trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao ngất mênh mông.

Trong dãy núi đột nhiên xuất hiện một vết cắt bóng loáng bằng phẳng, một bóng dáng có Huyết Sát quanh quẩn, phá núi mà ra từ trong vết rách!

Vèo!

Huyền Ảnh lóe lên, Bùi Lăng đạp không mà đứng, đao ý mạnh mẽ quanh người, tùy ý tản khắp.

Hắn âm u lạnh lẽo nói: "Quên!"

Tất cả động tác của Đào Văn Độ lập tức dừng lại, Bùi Lăng lại tiếng nói hùng vĩ nói: "Chúng!"

Vô số phục khắc thể Tổ Kiếm đột xuất hiện, như thác nước như xuyên, trong nháy mắt chém về phía Sơn Chủ.

Ngay khi phục khắc thể Tổ Kiếm vô cùng đông đúc sắp rơi xuống trên người Đào Văn Độ, Bùi Lăng lại hoảng hốt.

Bóng tối xung quanh đậm đặc như thực chất, ngọn núi to lớn che khuất bầu trời trên đỉnh đầu, chưa hoàn toàn rơi xuống, cơn gió mạnh đã nổi lên xung quanh như đao, hóa thân Mạc Lễ Lan lơ lửng cách bản thể hắn không xa, lúc này hai mắt nhắm nghiền, đây rõ ràng là lúc mà nàng vừa thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] thành công!

Định "Quả" tìm "Nhân"!

Không sai được!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, [tạo hóa chi chủng] đã từng dùng một chiêu này với hắn, sau đó hắn được ý chí Chân Tiên giúp đỡ, phá đi chiêu này.

Chỉ có điều, lúc ấy [tạo hóa chi chủng] ngoại trừ có thể định "Quả" tìm "Nhân", còn có thể đột nhiên sử dụng quyết định "Quả), đối chiến với hắn!

Hiện tại Sơn Chủ Cửu Nghi sơn này cũng có thể sử dụng thủ đoạn [tạo hóa chi chủng], chắc chắn là một trong những nội tình Cửu Nghi sơn!

Nếu gặp gỡ Hợp Đạo bình thường, không cần đổi mấy lần "Nhân", tất cả trình tự ra chiêu hắn, thậm chí một chút sơ hở không phải là sơ hở... Đều sẽ lộ ra trước mặt Sơn Chủ, sau đó Sơn Chủ chỉ cần nhằm vào, có thể thoải mái chiến thắng!

Nhưng đáng tiếc hắn cũng biết một chiêu này!

Càng quan trọng hơn là, tu vi hiện tại của Bùi Lăng đã đạt tới Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong, Đào Văn Độ dựa vào ngoại lực tạm thời nâng cao tu vi, thực lực chênh lệch quá lớn với hắn!

Dù hiện tại Đào Văn Độ này đổi "Nhân" như thế nào, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn!

Đây là thực lực mà hắn thông qua bốn trận đại chiến trước, từng bước một tích lũy!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tâm thần Bùi Lăng lập tức chìm vào sâu trong thức hải.

Cự mộc che trời, che đậy toàn bộ tầm mắt như là một mảnh lục địa khổng lồ mênh mông, phía trên tán cây có bốn vòng mặt trời huy hoàng treo cao, tản ra ánh sáng và nhiệt độ hừng hực chiếu rọi toàn bộ thức hải.

Bùi Lăng hội tụ tất cả tỉnh khí thần ở đây, toàn bộ tâm niệm đều tập trung vào gốc cây này...

Trong mộng cảnh.

Trời xanh mênh mông cuồn cuộn, mặt đất bao la.

Đào Văn Độ đạp không mà đứng, cơn gió mạnh phần phật, sợi tóc vạt áo hắn ta không nhúc nhích tí nào nhưng không lập tức thi triển thần thông [Thực Mộng] như trước đó.

Tổ sư truyền thụ cho [Thực Mộng], mặc dù có thể thôn phệ lực lượng trong mộng cảnh của đối phương, nhưng bây giờ chỉ cần hắn ta vừa sử dụng, Bùi Lăng sẽ trực tiếp giải trừ mộng cảnh, vì vậy hiện tại hắn ta muốn chờ Bùi Lăng ra tay trong mộng cảnh bên, sau đó...

Không đợi Đào Văn Độ tiếp tục suy nghĩ, hắn ta đột nhiên hoảng hốt.

Lúc lấy lại tinh thần đã thấy mộng cảnh biến mất, hai người đều đạp không mà đứng, giằng co từ xa xa, hắn ta dùng một tay nâng [Chưởng Trung Nhạc], một tay khác đang vung ra phất trần, ba vạn tơ bạc quét ngang hư không, trong nháy mắt quấn về phía Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng không sử dụng bất kỳ pháp tắc gì, trực tiếp lấy ra đại đao, đứng xa xa trảm về phía hắn ta...

Đao khí rộng lớn hùng hậu ngang qua vòm trời, khí thế như hồng.

Xoạt...

Huyết sắc chợt lóe lên nhanh hơn thiểm điện, Đào Văn Độ chưa lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên, đao khí đã trảm diệt tất cả tơ bạc, chém xuyên qua người hắn ta!

Máu tươi bắn tung toé như hoa, nở rộ phía dưới bầu trời xanh, chợt lộn xộn rơi xuống như mưa.

Trên người Đào Văn Độ lập tức xuất hiện một vết máu xuyên qua non nửa thân thể, trong vết thương máu chảy ồ ạt, có thể thấy rõ ràng xương cốt trắng đục, khí tức hắn ta lập sụt giảm, cả người rơi xuống từ không trung.

Âm! !

Một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi mù tản khắp, Đào Văn Độ ngã xuống mặt đất, nước bùn bắn lên cao cao, sắc mặt hắn ta trắng bệch, máu tươi tuôn ra khóe miệng, bộc phát ra một tràng ho khan vô cùng kịch liệt: "Hụ khụ khụ khụ...

Giữa không trung, Bùi Lăng ung dung mà đứng, vẻ mặt bình tĩnh quan sát Đào Văn Độ phía dưới, hắn không biết đối phương còn có thể đổi mấy lần "Nhân" nhưng thời điểm này là lúc đại chiến Z+ 1 vừa bắt đầu, đối phương không có cơ hội tiếp tục đổi "Nhân"!

Chương 2171: Trận chiến này chưa kết thúc!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình thản nói: "Đào sơn chủ, đa tạ."

Lúc này, tất cả tu sĩ quan chiến dù chính hay ma, toàn bộ đều chìm trong sự yên tĩnh.

Đại chiến vừa bắt đầu, đao Bùi Lăng chưa ra khỏi vỏ, chỉ một đao khí đã đánh bại Sơn Chủ Cửu Nghi sơn!

Thậm chí, Đào Văn Độ cũng không kịp dùng pháp bảo trấn tông [Chưởng Trung Nhạc] Cửu Nghi sơn, hai môn thần thông [Thực Mộng] và [Dung Hư Lam] mà "Thế Vị" tổ sư truyền thụ cho, cùng thủ đoạn nội tình Cửu Nghi sơn!

Toàn bộ quá trình chiến đấu, Bùi Lăng chỉ dùng một chiêu, mà Sơn Chủ chỉ có thể dùng ra một chiêu!

Điều này...

Trong bốn trận chiến trước, mặc dù Thánh Tử Trọng Minh tông này cũng thắng, nhưng mỗi trận chiến đấu đều gần như dùng hết toàn lực!

Một trận chiến cuối cùng này, vốn năm tông còn tưởng rằng Sơn Chủ Cửu Nghi sơn có thể thay đổi xu hướng suy tàn của Tông Chủ chính đạo từ khi gặp khiêu chiến đến nay, đánh bại ma đầu kia, cứu vãn mặt mũi chính đạo.

Nào biết Sơn Chủ lại một chiêu thất bại!

Dù cho ngay từ đầu đã cảm thấy Bùi Lăng có thể thắng, mấy người Hạ Phất Khung, Sầm Phương Ác, Mạnh Hồng Huyến, Văn Nhân Linh Sắt, Hoàn Uẩn Chân và Nghiêm Tư Thuần đều cảm thấy ngạc nhiên.

Đao bản mệnh của Bùi Lăng chưa ra khỏi vỏ, chưa dùng đến môn thuật pháp tạm thời tăng cao tu vi kia, không dùng tiên thuật, không dùng pháp tắc...

Đúng vậy, Bùi Lăng căn bản không dùng ra toàn lực!

Một hồi lâu sau, Hạ Phất Khung lấy lại tinh thần trước, bóng dáng hắn ta lóe lên, nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện bên cạnh Đào Văn Độ.

Nhìn qua Sơn Chủ Cửu Nghi sơn ngã vào vũng máu, Hạ Phất Khung lập tức duỗi tay ra đỡ hắn ta dậy, một tay chống đỡ sau lưng hắn ta, chữa thương cho hắn ta.

Tận đến giờ phút này, những người khác bên chính đạo mới rối rít lấy lại tinh thần, đại chiến đã kết thúc!

Vèo vèo vèo...

Độn quang nhao nhao, rất nhiều tu sĩ chính đạo nhanh chóng độn đến bên cạnh Đào Văn Độ, hộ pháp cho hắn ta.

Nhưng ngay sau đó...

Lưu Ly tháp đứng vững trong hư không nơi xa đột nhiên lấp lóe ánh sáng, ngay sau đó từng cái chuông đồng dưới mái hiên âm vang rung động, từng con mắt máu thịt be bét lập tức ngừng chớp động, nhao nhao nhìn về phía rất nhiều tu sĩ chính đạo đang chen chúc đến bên cạnh Đào Văn Độ.

Lập tức, một trận xung kích thần hồn mãnh liệt ầm vang bộc phát!

Cùng lúc đó, cửa lớn Lưu Ly tháp mở rộng, vô số oan hồn quỷ vật xông ra như một dòng chảy màu xám đen, cuồn cuộn như nộ hải sóng to, gầm thét nhào về phía Đào Văn Độ!

Nhìn thấy tình cảnh này, tu sĩ chính đạo lập tức giận dữ, ngọc bội bên hông Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ loé lên ánh sáng, một tiếng thanh ngâm ung dung vang lên, lập tức ngăn cản công kích thần hồn đã đập vào mặt cho mọi người.

Trân Giáng Huệ trợn tròn mắt hạnh, nghiêm nghị quát: "Ma đạo tặc tử, ngươi dám!"

Còn chưa dứt lời, dãy núi trùng điệp ầm vang hiện ra từ trong hư không, trọng lực cường đại khó mà miêu tả lập tức ép xuống Lưu Ly tháp.

Kình phong đập vào mặt, lạnh thấu xương như đao.

Mặt đất cát đá đi loạn, cát sỏi lớn như cái đấu như hòn đá lảo đảo lăn lộn ra nơi xa.

Sông suối chảy ngược dòng, cả vùng và tầng ngoài đều nhanh chóng bị róc thịt đi, lộ ra tầng nham thạch bên trong bùn cát.

Một đám tu sĩ áo bào xám đứng bên lan can nhìn ngọn núi to lớn đập xuống giữa đầu, vẻ mặt tiều tụy phía dưới mũ trùm đều bình thản không gợn sóng, trong hai con ngươi lão giả dẫn đầu lấp lóe bóng xám, chuông đồng cùng nhau lay động, hư không gợn sóng từng vòng dập dờn mà ra.

Trong khoảnh khắc, ngọn núi mang theo tiếng gió to lớn rơi đập, lại như đập trúng một phương huyễn ảnh, bụi mù bay vút lên như sóng, Lưu Ly tháp vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, lại lông tóc không tổn hao gì.

Mây màu tản khắp, lại là Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác ra tay, thúy tụ tung bay, một đạo trường hồng ngũ sắc lập tức dâng lên, đón lấy yêu quỷ. khó mà tính toán Ầm ầm ầm ầm ầm...

Nơi trường hồng đến, rất nhiều oan hồn quỷ vật như tuyết đọng gặp mặt trời, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành hơi nước mịt mờ nhanh chóng rơi vào mặt đất.

Trên Lưu Ly tháp, một tu sĩ áo bào xám lập tức mười ngón kết động, đánh ra một cái pháp quyết quỷ quyệt.

Trời xanh sáng sủa lập tức huyết sắc tràn ngập, hóa thành một phương huyết thiên!

Vô số huyết tháp đỏ thẫm, đỏ nhạt, giáng đỏ, đỏ au như vết máu hoặc mới mẻ, hoặc khô cạn, hoặc khô héo, hoặc ngưng kết đã lâu ngưng tuyệt mà thành, lao đầu xuống từ vòm trời huyết sắc, hội tụ thành đại dương màu đỏ ngòm.

Trong mỗi tòa huyết tháp đều có u ảnh cuồn cuộn thoát ra, vô số huyết thú, khí tức ngai ngái sôi trào mãnh liệt, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Tiếng rống xen lẫn rít lên lạnh lẽo như lấy hồng thủy vỡ đê, điên cuồng đánh về phía Đào Văn Độ bị trọng thương.

Đây đều là từng vong hồn vẫn lạc trong đại chiến Luân Hồi!

Hoàn Uẩn Chân và Nghiêm Tư Thuần đồng thời xuất kiếm, kiếm quang như tuyết hắt vẩy lộn xộn, chiếu khắp thiên địa. Kiếm khí lạnh thấu xương trào lên gào thét như sóng to gió lớn, bay vút lên trời cao, chỉ thẳng vào tu sĩ áo bào xám.

Chương 2172: Trận chiến này chưa kết thúc! (2)

Văn Nhân Linh Sắt đạp không mà đứng, tóc ngắn bay lên, đột nhiên ném ra họa kích, lúc họa kích ngang trời đã nhanh chóng lớn mạnh, trong nháy mắt che khuất bầu trời, mang theo lôi âm cuồn cuộn, đánh tới Lưu Ly tháp cao vút trong mây.

Trên tháp, lại một tu sĩ áo bào xám ra tay, hắn ta giơ cao hai tay, hư không trước tháp không ngừng rung động, trong khoảng khắc cả tòa Lưu Ly tháp bắn ra ngàn vạn ánh sáng, vô số phù văn tranh nhau chen lấn bay lên, lộn xộn tuôn ra trong hư không, tạo thành một phù văn to lớn.

Một đen một trắng như Song Ngư truy đuổi đầu đuôi, cổ xưa huyền diệu, xoay tròn vô tận.

Tất cả kiếm khí và cự kích đánh tới đều bị phù văn ngăn trở, trong chớp mắt theo Song Ngư luân chuyển, xoắn nát mảnh vỡ, nhanh chóng bị phù văn thôn phệ không còn!

rầm rầm rầm...

Trong hư không nơi xa, nhìn qua đám người Luân Hồi tháp đột nhiên ra tay, đầu tiên đám người Vô Thủy sơn trang Vô Sầu Tử khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng cũng mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã trực tiếp gia nhập chiến trường...

Chỉ một thoáng, kiếm khí ngang trời, thuật pháp như mưa, thần thông ngươi tới ta đi... Đại chiến lập tức bộc phát!

Nhìn qua tình cảnh cực kỳ đột ngột này, Bùi Lăng cau mày, Luân Hồi tháp đột nhiên ra tay thật sự quá không nể mặt hắn!

Hơn nữa càng quan trọng hơn là, hắn đã thắng Sơn Chủ Cửu Nghi sơn nhưng lực lượng thiên địa xung quanh nơi này không hề có ý quán thâu vào trong cơ thể hắn!

Trận chiến của hắn cùng Sơn Chủ còn chưa kết thúc?

Còn đang nghi ngờ, một giọng nói lạnh băng trầm thấp đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Bùi thánh tử, ngươi đến ngăn cản Kiếm Thần còn có Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác, Luân Hồi tháp ta và Vô Thủy sơn trang sẽ giết sạch toàn bộ những người khác!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lúc trước hắn đã khuyên bảo tất cả mọi người ở nơi này, hôm nay là ngày quyết chiến của hắn và Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, bất kỳ người nào cũng không được gây chuyện.

Kết quả hiện tại, chẳng những Luân Hồi tháp này làm mất mặt mũi của hắn, còn muốn hắn hỗ trợ đối phó Kiếm Thần và Sầm Phương Ác? !

Đây rốt cuộc là hắn nghe lầm? Hay là đầu óc Luân Hồi tháp không dùng được?

Lúc này, tên tu sĩ Luân Hồi tháp truyền âm cho Bùi Lăng kia đang vô cùng tự tin nhìn về phía Bùi Lăng ở đằng xa.

Vốn bọn họ dự định để Bùi Lăng ngăn chặn một mình Kiếm Thần là được, nhưng bây giờ Bùi Lăng chỉ dùng một đao đã chiến thắng Sơn Chủ Cửu Nghi sơn! Thực lực cường đại như thế, vì vậy bọn họ dứt khoát giao Kiếm Thần và Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác cho đối phương!

Thánh Tử Trọng Minh tông trời sinh tính hiếu sát, lại tính thích sắc dục, hành động lần này gãi đúng chỗ ngứa, tất nhiên Bùi Lăng sẽ rất cảm kích Luân Hồi tháp bọn họ!

Thế là, ngay sau đó...

Xoạt Một đạo đao khí huyết sắc như thác nước vắt ngang trời cao, trong nháy mắt chia phương thiên địa này thành hai thế giới!

Phốc phốc phốc...

Keng keng keng keng keng...

Vô số yêu quỷ bị đao khí một trảm tiêu diệt, sụp đổ ngay tại chỗ, hóa thành bột mịn tan theo gió, tất cả thuật pháp, dù chính hay ma đều bị đao khí ngăn cản, đừng mong vượt qua nửa bước!

Thấy cuối cùng Bùi Lăng đã ra tay, nhưng lại không ra tay với ngụy đạo, rất nhiều tu sĩ Luân Hồi tháp khẽ giật mình, lúc này có một người lạnh băng lãnh hỏi: "Bùi thánh tử, ngươi có ý gì?"

Bùi Lăng lạnh lùng trả lời: "Ta vừa nói, hôm nay là ngày quyết chiến của ta và Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, đừng gây chuyện!"

"Bây giờ chưa phân thắng bại, ai còn ra tay, chính là đối địch với ta!

Chưa phân thắng bại?

Tất cả tu sĩ nghe vậy đều khẽ giật mình.

Lúc này non nửa thể xác Sơn Chủ Cửu Nghi sơn gần như bị chặt đứt, máu tươi nhuộm đỏ cả kiện đạo bào, khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch đã trọng thương, chỉ miễn cưỡng giữ tỉnh táo, đâu còn có sức tái chiến cái gì?

Nhưng chẳng mấy chốc đám người Vô Sầu Tử lập tức dừng tay, chủ động lui ra khỏi chiến trường, trở về vị trí quan chiến ban đầu.

Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng Bùi tiên đế đã lên tiếng chắc chắn có đạo lý, cũng không quan trọng vì chút thoải mái ở phương ảo cảnh này mà đi đắc tội một vị Tiên Đế. Trên Lưu Ly tháp, một đám tu sĩ áo bào xám trầm mặc nhìn qua Bùi Lăng, mũ trùm buông xuống che đậy vẻ mặt của bọn họ, chỉ thấy ánh mắt sáng tắt, cũng không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì.

Ngay lúc này, Thiên Sinh giáo Nhậm Giao cười khẽ một tiếng, cao giọng nói: "Bùi thánh tử có ý là, Sơn Chủ chưa chết, không tính là đại chiến kết thúc?"

"Nếu là vậy, cũng nên là bên ngụy đạo ra tay trước!"

Nghe vậy, Trân Giáng Huệ lập tức nhìn về phía Bùi Lăng, trầm giọng nói: "Sơn Chủ đã trọng thương, không thể tái chiến, trận chiến này là ngươi thắng!"

Hạ Phất Khung khẽ gật đầu, hiện tại thắng bại chỉ là việc nhỏ, quan trọng là giữ tính mệnh Sơn Chủ!

Hiện tại pháp lực của hắn ta còn đang không ngừng quán chú vào trong cơ thể Đào Văn Độ, lấy đó áp chế thương thế của đối phương.

Nhưng kỳ quái là, một đao kia Bùi Lăng không trí mạng với tu sĩ Hợp Đạo kỳ, chẳng biết tại sao lúc này nhục thân Sơn Chủ lại như một cái động sâu không thấy đáy, hắn ta đã tiêu hao gần một nửa pháp lực của mình, nhưng trạng thái của Sơn Chủ lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt!

Chương 2173: Ai dám ra tay, ta giết người đó!

Tình huống khẩn cấp, Hạ Phất Khung cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hắn ta tiếng nói bình thản nói: "Hiện tại Đào sơn chủ đã không thể chiến nữa."

"Nếu Bùi đạo hữu cảm thấy chưa đủ, ta có thể thay thế Sơn Chủ, lại đánh với ngươi một trận!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ lắc đầu nhưng trong lòng cũng rất nghi ngờ, trong bốn trận chiến trước, chỉ có Thiết thành chủ Yến Tê thành bỏ mình tại chỗ, hiện tại Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, Sâm chưởng giáo Tố Chân Thiên, Tông Chủ Hàn Ảm Kiếm tông đều còn sống, hắn vẫn đạt được khí số ba tông này!

Nhưng bây giờ, rõ ràng Đào sơn chủ Cửu Nghi sơn đã thua, vì sao hắn không thu hoạch được lực lượng thiên địa trong địa giới Cửu Nghi sơn?

Tình huống hơi không đúng...

Lúc này, thấy dường như Bùi Lăng vẫn muốn khiêu chiến Sơn Chủ, Văn Nhân Linh Sắt hơi do dự, đang nghĩ lí do thoái thác để khuyên giải, đột nhiên Đào Văn Độ lại phát ra một trận ho kịch liệt.

Vết máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng hắn ta, lúc bắt đầu Đào Văn Độ vẫn nôn ra máu đỏ tươi, dần dần màu sắc vết máu chuyển thâm, biến thành đỏ sậm, màu xanh sẫm, xanh biếc...

Cuối cùng, khóe miệng hắn ta có màu xanh đậm như phỉ thúy, mùi ngai ngái không còn sót lại chút gì, ngược lại tản ra khí tức mát lạnh thơm ngọt như chất lỏng trong cây cối, sắc mặt Đào Văn Độ càng ngày càng cứng ngắc, trong lòng vô cùng chấn động.

Đoạn rễ cây thần mộc có thể cho hắn ta hai lần đổi "Nhân", hiện tại hắn ta đã sử dụng hết tất cả số lần, lại không ngờ Bùi Lăng cũng có thể đổi "Nhân"!

Hiện tại hắn ta đã thua, mệnh cách sắp hao hết, dưới tình huống bình thường đoạn rễ cây thần mộc kia nên tách rời khỏi cơ thể hắn ta, trở về bí địa Cửu Nghi sơn...

Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, đoạn rễ cây thần mộc này, chưa nói đến không có ý trở về, còn đang điên cuồng xao động, không ngừng truyền cho hắn ta một sự khao khát vô cùng mãnh liệt, nó muốn thôn phệ Bùi Lăng!

Điều này quá khác thường!

Nghe đồn đoạn rễ cây thần mộc này là một bộ phận của thần mộc Phù Tang thượng cổ! Lúc trước thần mộc Phù Tang vẫn lạc, tổ sư Cửu Nghi sơn đạt được rễ cây còn có chút ít sinh cơ từ trong Cam Uyên, nhưng Cửu Nghi sơn đã sớm xóa đi tất cả linh tính trên đó, hoàn toàn luyện hóa.

Một đoạn tử vật không có bất kỳ linh tính gì, chỉ có lực lượng, không nên có bất kỷ tâm tình và dục vọng gì!

Đang nghĩ ngợi, Đào Văn Độ đột nhiên dừng ho khan, hắn ta cảm thấy toàn bộ đạo thể của mình bắt đầu mất đi tri giác từng chút một, màu da chuyển nâu, vết thương lấy một phương thức lồi lõm dữ tợn nhanh chóng khép lại, khí tức lại liên tục tăng lên, vốn đã trọng thương, lại đột nhiên trở nên vô cùng cường thịnh!

Nhận ra tình huống không đúng, Đào Văn Độ lập tức tiếng nói tối nghĩa gian nan mở miệng: "Hạ tông chủ...

Phát hiện sự khác thường của Sơn Chủ, Hạ Phất Khung lập tức hỏi: "Đào sơn chủ, thế nào?"

Tri giác nhanh chóng mất đi, chỉ với hai câu nói, trên dưới cả người Đào Văn Độ đã rơi vào một mảnh chết lặng, hắn ta dùng hết khí lực sau cùng, tiếng nói vô cùng yếu ớt: "Giết...

Chữ "ta" chưa ra khỏi miệng, trên người Sơn Chủ chợt bộc phát ra một luồng khí tức cuồn cuộn kinh khủng!

Oanh! !!

Những tu sĩ chính đạo ở gần hắn ta nhất lập tức bị sóng khí cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, lúc này đều không có chút đề phòng nào, trong nháy mắt bị lực lượng đột nhiên xuất hiện đánh bay.

Đào Văn Độ chậm rãi đứng lên từ dưới đất, khí tức của hắn ta lập tức nhét đầy sự cuồng bạo, tử ý, căm hận, khát vọng, sinh cơ quanh người hắn ta cực kỳ mạnh mẽ, xông lên trời không!

Mặt ngoài đạo thể thì xuất hiện từng sợi như sợi rễ nhô lên, trải rộng toàn thân như mạch máu.

Hai chân của hắn ta nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt đã đâm vào mặt đất hóa thành rễ cây rắc rối khó gõ, chôn sâu lòng đất, lực lượng đại địa hùng hậu liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn ta.

Tất cả nguyền rủa, chướng khí, oán giận, thi khí, âm khí, ôn dịch... Đã từng rải lên vùng đất này đều bị Đào Văn Độ hấp thu, dư chấn giao chiến thuật pháp của hai bên chính ma vừa rồi, kiếm ý đao ý tản khắp cũng bị rút sạch vào trong thân thể Đào sơn chủ.

Áo bào không gió mà bay, khí tức Đào Văn Độ càng ngày càng mạnh, khuôn mặt hắn ta cũng bắt đầu sinh ra sự thay đổi cực lớn, khuôn mặt vốn hồng nhuận bóng loáng như trẻ sơ sinh lại nứt nẻ, thô ráp, biến thành màu đen từng chút một, trong nháy mắt đã hóa thành vỏ cây thô ráp, trong vạn khe rãnh khô khốc có rêu xanh mọc lan tràn, khí tức như đã trải qua vô số năm tháng, nặng nề cổ xưa đập vào mặt.

Sơn Chủ đang hóa thành một gốc cự mộc che trời!

Tu sĩ một phương chính đạo vừa ổn định thân hình đã trông thấy tình cảnh này, sắc mặt đều thay đổi.

"Sơn Chủ!"

"Đào đạo hữu!"

"Đào sơn chủ..."

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn vội vàng chạy tới chỗ Đào Văn Độ, nhưng vừa tới gần lập tức bị hai cành lá đột nhiên duỗi ra từ trong hư không quét trúng.

Vèo vèo...

Chương 2174: Ai dám ra tay, ta giết người đó! (2)

Cành lá rậm rì sinh cơ bừng bừng, mỗi một phiến lá đều màu xanh ướt át, vô cùng tươi non, cạnh lá còn lóe ra ánh sáng vàng nhàn nhạt như miêu tả hình dáng nắng gắt. Nó vạch phá bầu trời, sắc bén như roi, hung hăng quất về phía rất nhiều Thái Thượng trưởng lão nhào lên.

Oanh! !!

Tất cả Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn xông lên lập tức như diều đứt dây, lấy tốc độ nhanh hơn lúc lao tới bay ngược ra, ném ra một loạt hố sâu trên mặt đất, suối ngầm cuồn cuộn, đều không nhúc nhích, trong chốc lát lại không rõ sống chết!

Hạ Phất Khung lập tức nhướn mày, tiếng nói trầm thấp: "Đừng tới gần Đào sơn chủ!"

Thần mộc phản phệ, Sơn Chủ đã chết!

Điều này rất kỳ quái!

Người năm tông chính đạo đều biết việc Cửu Nghi sơn có được sợi rễ thần mộc, nhưng Cửu Nghi sơn đã sớm luyện hóa đoạn rễ cây thần mộc kia, mặc dù lúc chân chính sử dụng vẫn cần trả giá bằng mệnh cách để thôi động nguồn suối của nó, nhưng dù như thế nào cũng không nên xuất hiện phản phệ như vậy!

Lúc này, rất nhiều tu sĩ áo bào xám trên Lưu Ly tháp lập tức mừng rỡ!

Một tên lão giả áo xám trong đó lập tức phân phó: "Ra tay!"

Chỉ có điều, phù văn trên Lưu Ly tháp chợt sáng, đám ma tu Luân Hồi tháp vừa có động tác, một giọng nói lạnh băng tràn ngập sát khí truyền khắp phương thiên địa này: "Ai dám ra tay, ta giết người đó!"

Tiếng nói vừa dứt, khí thế quanh người Bùi Lăng lập tức bay lên, liên tục tăng lên!

Khí tức của hắn lập tức đột phá Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong, đi vào cấp độ Hợp Đạo hậu kỳ, đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Thấy Thánh Tử Trọng Minh tông này thật sự quyết tâm, một đám tu sĩ áo bào xám Luân Hồi tháp lập tức cau mày.

Bọn họ cũng không e ngại vị Thánh Tử này, chỉ là không có đối phương ra tay kiềm chế Kiếm Thần, bây giờ người năm tông chính đạo tụ tập, bọn họ chưa chắc có thể đánh thắng!

Cùng lúc đó, Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, vừa rồi nàng ra tay chậm một bước, cũng không bị Sơn Chủ công kích, nhưng hiện tại trong tình huống nguy cấp cũng không quan tâm tới mấy vị sư huynh sư đệ vừa bị thương!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Trân Giáng Huệ vội vàng nói: "Kính xin chư vị đồng đạo Lưu Lam hoàng triều, Tố Chân Thiên, Hàn Ẩm Kiếm tông, Yến Tê thành hỗ trợ kiềm chế ma môn, Cửu Nghi sơn ta phụ trách xử lý thần mộc!"

"Thần mộc phản phệ, hiện tại đã bắt đầu rút ra sinh cơ nơi đây, nếu bỏ mặc, toàn bộ vạn dặm đất màu mỡ của Từ Châu đều hóa thành hoang mạc, hậu hoạ vô tận!"

"Nhất định phải ngăn cản nó sử dụng thi hài Sơn Chủ!"

Tất cả tu sĩ chính đạo nghe vậy đều nghiêm nghị, nhao nhao đáp:

"Tốt!"

Nói xong, rải rác mấy tu sĩ Cửu Nghi sơn còn lại không do dự nữa, lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, hội tụ như mưa, muốn đánh xuống Đào Văn Độ đã hóa thân thành cự mộc.

Nhưng ngay sau đó...

Xoạt xoạt xoạt...

Mấy đạo đao khí huyết sắc vô cùng sắc bén, chém về phía tu sĩ Cửu Nghi sơn.

Lưỡi đao lướt qua, rít gào như rống, hư không run rẩy từng khúc như muốn chia cắt toàn bộ phương thiên địa này.

Mấy tu sĩ Cửu Nghi sơn vội vàng né tránh, tất cả thuật pháp đều bị cắt ngang.

Hạ Phất Khung hơi ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, chợt hiểu rõ điều gì đó cũng không ra tay nữa.

Trân Giáng Huệ lập tức giận dữ nhìn qua Bùi Lăng, lạnh lùng hỏi:

"Bùi thánh tử, ngươi muốn khai chiến với Cửu Nghi sơn ta?"

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, từ tốn nói: "Ta đã nói, tiếp theo, ai ra tay, ta giết người đó!"

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cự mộc cành lá lượn quanh che trời cách đó không xa, giọng nói lạnh băng tiếp tục nói: "Một trận chiến này, hiện tại mới chính thức bắt đầu!"

"Bất kỳ kẻ nào cũng không được nhúng tay vào!"

Lúc nói chuyện, Bùi Lăng mắt sáng như đuốc, vẫn tập trung vào cự mộc.

Sơn Chủ đã chết!

Nhưng hắn vẫn không đạt được quán thâu lực lượng thiên địa Cửu Nghi sơn.

Hiện tại tình huống này đã rất rõ ràng.

Thứ hắn phải đối phó không chỉ là Đào sơn chủ, còn có gốc cự mộc che trời mọc ra từ trong cơ thể Sơn Chủ này!

Đây là một bộ phận của tiên lộ, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào xen vào!

Vừa rồi những Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn xông lên kia, cũng may bị cành lá cự mộc quét bay ra ngoài, không tạo thành bất cứ thương tổn gì với nó, nếu không sẽ chia mất khí số của hắn!

Thấy thái độ của Bùi Lăng bá đạo như vậy, Trân Giáng Huệ hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục phản bác, lại nghe Hạ Phất Khung cách đó không xa đột nhiên mở miệng: "Nửa canh giờ!"

Nghe vậy, tu sĩ chính đạo khác đều không rõ ràng cho lắm, nửa canh giờ cái gì?

Bùi Lăng lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Phất Khung, lời này của Kiếm Thần là nói với hắn!

Trong mắt Hạ Phất Khung như ngưng tụ ngàn vạn lôi điện, sáng tỏ khiếp người, nhìn Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Ngươi có thể ra tay một mình, nhưng chỉ có nửa canh giờ."

"Nếu trong vòng nửa canh giờ, ngươi không giải quyết được thần mộc, chúng ta sẽ ra tay!"

"Mặc dù sợi rễ thần mộc thượng cổ không bằng thần mộc thượng cổ chân chính, nhưng hiện tại bị phản phệ, đang liên tục rút ra phương thiên địa này! Làm đồng cỏ phì nhiêu hóa thành hoang vu, cây rong um tùm chuyển thành tử địa, Từ Châu chiếm diện tích rộng lớn, nuôi dưỡng vô số sinh linh, tuyệt đối không thể bị phá hủy vì việc này."

Chương 2175: Nửa canh giờ

"Nửa canh giờ đã là cực hạn."

"Đây là nể mặt ngươi một lòng hướng đạo, chúng ta có thể đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Có thể"

"Mời chư vị lập tức rời xa nơi đây."

Hạ Phất Khung không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ.

Trân Giáng Huệ không chút do dự, gật đầu đồng ý.

Thánh Tử Trọng Minh tông uy hiếp, tất nhiên nàng rất không phục nhưng Hạ Phất Khung mở miệng, nàng lập tức không có ý kiến.

Thấy thế, Hạ Phất Khung lập tức nói: "Ta sẽ để ý ma môn, các ngươi đi cứu người trước."

Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác cũng nói cùng lúc: "Ta sẽ để ý ma môn, nếu bọn họ có hành động, ta sẽ ra tay!"

Tu sĩ chính đạo khác lần lượt đáp ứng, chẳng mấy chốc đã tự chia thành hai nhóm, một nhóm cứu người, một nhóm đề phòng ma môn ra tay.

Cùng lúc đó, trong hư không nơi xa, trong mắt một đám ma tu Vô Thủy sơn trang Vô Sầu Tử đều lộ ra vẻ khác thường, khen ngợi: "Thì ra là thế! Bùi tiên đế đúng là thủ đoạn cao cường!"

"Chẳng trách vừa rồi Tiên Đế đánh một đao, chỉ đánh bại tiên hạ đẳng Cửu Nghi sơn kia, không lấy mạng hắn, hóa ra là mục đích này!"

"Không sai! Mặc dù Cửu Nghi sơn chỉ là tiểu tông huyễn cảnh, nhưng đã sớm luyện hóa đoạn sợi rễ thần mộc kia, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống này. Hiện tại xảy ra biến cố, chắc chắn là một đao vừa rồi của Bùi tiên đế đã vận dụng thủ đoạn gì đó mà tất cả mọi người không biết!"

"Đây mới thật sự là Bùi tiên đế. Chỉ là một Đào Văn Độ, tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong, đâu có tư cách làm đối thủ của Bùi tiên đế?"

"Đoạn rễ cây thần mộc khôi phục, mới có tư cách để Tiên Đế chơi đùa..."

Trên Lưu Ly tháp cách một khoảng cách, rất nhiều tu sĩ áo bào xám đứng dựa vào lan can, dưới mũ trùm là vẻ mặt tối tăm, ánh mắt sáng ngời.

"Thiên đạo luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!" Lão giả dẫn đầu trầm mặc giây lát, nhẹ giọng thở dài: "tầm mắt của Bùi thánh tử này thật sâu xa!"

"Sở dĩ vừa rồi hắn ngăn cản chúng ta ra tay, chắc từ lúc bắt đầu đã nhìn ra Đào Văn Độ sẽ bị sợi rễ thần mộc phản phệ, chỉ chờ giờ khắc này!"

Một tu sĩ áo bào xám bên cạnh hắn ta khẽ nói nói: "Một trận chiến của Bùi thánh tử mới chính thức bắt đầu, vậy chúng ta chờ tiếp."

"Hiện tại Đào Văn Độ đã chết, Đạo Tử Cửu Nghi sơn chưa trưởng thành, là cơ hội tốt nhất để giữ gìn thiên hạ thái bình"

"Nói hay lắm! Truyền tin đời này cho Đại Phù Đồ Lệnh, gọi toàn bộ Thái Thượng trưởng lão đang bế quan tới."

"Đợi chút nữa chắc chắn ngụy đạo cũng có càng nhiều Hợp Đạo đến đây...

"Tốt! Ta đi làm ngay!"

Thiên ý tản khắp, trên trời cao, Nhậm Giao và đám Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo đạp không mà đứng, yên tĩnh nhìn biến cố trước mắt, áo bào trắng tung bay, vòng vàng sáng chói, đều khóe miệng hơi cong như cười mà không phải cười, lại không nói cái gì.

Lúc này, cự mộc đã nguy nga như ngọn núi, tán cây khổng lồ rậm rì mạnh mẽ che khuất bầu trời, thân cành màu nâu đậm thô ráp, cũ kỹ, tang thương, mang theo khí tức cổ xưa đến từ vô số năm tháng trước đó.

Sợi rễ khó mà tính toán đâm thật sâu vào mặt đất, điên cuồng hấp thu tất cả chất dinh dưỡng, lấy rễ cây làm trung tâm, mặt đất trong vòng trăm dặm xung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nứt nẻ, khô héo, suy bại, sa hóa...

Cự mộc hơi dao động, cành lá lượn quanh rung động, khí tức của nó vô cùng kinh khủng, dường như đã vượt xa Hợp Đạo.

Nó không nhìn thẳng tất cả những người khác, dục niệm tham lam khát vọng lập tức khóa chặt Bùi Lăng giữa không trung.

Vô số cành lá đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc vượt qua hư không, hung hăng quất về phía Bùi Lăng.

Phiến lá như phỉ thúy, màu sắc thuần túy, sinh cơ đạt dào, màu sắc cạnh lá như lây dính nắng gắt, sáng chói huy hoàng trông như non mềm, nhưng lúc vắt ngang trời lại tạo ra tiếng gió lạnh thấu xương, nơi đi qua hư không rung chuyển từng khúc.

Bùi Lăng không chút do dự, lập tức rút ra Cửu Phách Đao sau lưng.

Coongl Một tiếng kim thiết va chạm ngâm khẽ, trường đao xinh đẹp như đêm tối ngày hè ầm vang ra khỏi vỏ, huyết sát chỉ khí đột nhiên bộc phát như thực chất, trào lên như gào thét, theo sự hung lệ đậm đặc xông lên trời không!

Bùi Lăng giơ cao Cửu Phách, khí tức cả người đột nhiên biến đổi, chỉ một thoáng cao ngất hiển hách, uy nghiêm khó tả...

Đao trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng ngưng tụ một lưỡi đao to lớn huyết sắc.

Huyết nhận vô cùng to lớn như một mảnh lục địa che khuất bầu trời, uốn lượn giữa trời cao, khí thôn vạn dặm.

Oanh! !!

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, huyết nhận to lớn gào thét rơi xuống như một tòa huyết thiên sụp đổ, hung hăng đụng vào cành lá, lập tức bộc phát ra một luồng sóng khí như sóng to gió lớn, từng vòng chấn động như thực chất quét về phía bốn phương tám hướng.

Giằng co một lúc, trên những cành lá kìa dần bị chém ra một vết đao sâu có thể thấy được tâm.

Chất lỏng màu xanh biếc bắn tung toé như mưa, trong chớp mắt cành lá sắp đứt gãy, tất cả cành lá đột nhiên hóa thành một lưỡi kiếm màu xanh to lớn, kiếm ý trên đó cuồn cuộn mênh mông, sắc bén vô song, tràn ngập khí thế cường đại đánh đâu thắng đó, dường như nơi kiếm phong đi qua không thể ngăn cản, vạn pháp cầu diệt!

Chương 2176: Không hoàn chỉnh

Xoạt!

Lưỡi đao huyết sắc lập tức bị lưỡi kiếm chém vỡ, hóa thành ngàn vạn huyết sắc tung hoành chảy xuôi như huyết hải cuồn cuộn, dư thế lưỡi kiếm không giảm như một đạo bích mang lướt ngang qua huyết hải, trảm thẳng về phía Bùi Lăng!

[Trảm Tiên Kiếm Ý 1!

Sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, lúc này không lùi không tránh, lại vung đao chém về phía phía nhánh cây huyễn hóa thành lưỡi kiếm.

Keng! !!

Đao kiếm tấn công, Bùi Lăng chỉ cảm thấy gan bàn tay tế rần, toàn bộ cánh tay phải cầm đao lập tức mất đi tri giác, nhưng thân hình không lùi nửa bước, nhánh cây huyễn hóa lưỡi kiếm thì bị lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra xa.

Bùi Lăng lập tức âm u lạnh lẽo, to lớn nói: "Chúng!"

Giữa thiên địa lập tức hiện ra lít nha lít nhít phục khắc thể Tổ Kiếm, trường kiếm đen nhánh kiểu dáng đơn giản như bầy tước xuôi nam, liệng tập như mây, kiếm ý sâm nhiên.

Sau khi tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm xuất hiện, lập tức chém về phía cự mộc.

Vèo vèo vèo...

Như cuồng phong mưa rào, rơi xuống như trút nước.

Kình phong như đao, chập chờn toàn bộ phương thiên địa này.

Trên vài cành cự mộc lập tức sinh ra vài ngọn núi nguy nga liên miên, cao ngất to lớn, ngọn núi lập tức thoát cành, đập về phía Bùi Lăng.

rầm rầm rầm...

Tổ Kiếm gào thét càn quét, vô số lưỡi kiếm chém xuống ngọn núi, đốm lửa nhỏ bắn tung toé, núi đá lăn xuống như mưa, kiếm khí tiêu trừ như thủy triều.

Cát đá tản ra như sương mù nặng nề; kiếm khí tung hoành, chợt hiện chợt trôi qua.

Trong hư không dâng lên sóng xanh, cự mộc nhô ra càng nhiều cành, trên một đầu cành cây trong đó có hoàng quyền hiển hách lấp lánh, dân ý sôi trào như nấu, rào rạt mênh mông như hồng thủy vỡ đê đánh về phía Bùi Lăng, trong chốc lát vô số lời kêu ca tức giận, đấu đá chỉ trích của dân chúng điên cuồng xung kích tinh thần của hắn. Trên một đầu cành cây lại có ngàn vạn binh khí lấp lóe ánh sáng lạnh, khôi giáp tươi sáng, chiến ý như thực chất, rống giận lao thẳng về phía Bùi Lăng, kim qua thiết mã, huyết khí sa trường xông lên trời không!

Còn có trên một đầu cành cây, thiên âm gió mát, hào quang vạn đạo, trong lúc kỷ quái xe bốn ngựa kéo tung vó, cá bơi ra như lưới lớn vô hình, bao quanh chụp xuống Bùi Lăng từ bốn phương tám hướng...

Lại trên một đầu cành cây, yêu quỷ chi chít khắp nơi, nhiều vô số kể, âm khí dày đặc, sát khí bốc lên, huyết hải vô ngần, khí thôn vạn dặm, chen chúc về phía Bùi Lăng...

Vô số thủ đoạn kinh khủng nhao nhao lao về phía Bùi Lăng.

Chỉ một thoáng Huyết Sát phun trào trên trời cao như sóng mạnh vạn trượng, vô số yêu quỷ oan hồn chìm nổi, ánh sáng lạnh hội tụ trên trời như núi biển, đủ loại binh khí sâm nhiên treo cao, áo giáp sáng rõ âm vang như triều, khí tức thiết huyết tràn ngập như thực chất.

Lại có dân ý mãnh liệt, thiên âm cuồn cuộn, hà thải đây trời...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong tiếng động kịch liệt, tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm đều bị diệt.

Vòm trời rung động, mặt đất đổ sụp, cát bụi bay lên, mênh mông nhợt nhạt quét ngang toàn bộ phương thiên địa này, che đậy tầm mắt.

Vô số khe hở hư không như mạng nhện to lớn trải rộng hư không.

Máu tươi hắt vẫy như mưa, cuồn cuộn rơi xuống.

Trong giây lát, huyết vụ nhạt lại, hào quang suy yếu, bụi mù mênh mông chầm chậm kết thúc, chỉ thấy Bùi Lăng đạp không mà đứng trên trời cao đục ngầu, đã lui nửa bước, huyền bào phần phật theo gió, vạt áo có khí tức ấm áp ngai ngái chậm rãi tản ra, áo bào quanh người thấm ướt, vết thương chồng chất.

Khí tức của hắn đã từ Hợp Đạo hậu kỳ, đạt đến Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong!

Đao ý quanh quẩn quanh người, sát cơ bừng bừng phấn chấn, cao ngất to lớn!

Bùi Lăng giơ Cửu Phách Đao lên, hung hăng một trảm.

Giữa thiên địa lập tức hiện ra hàng ngàn hàng vạn đao khí như hằng hà sa số.

Đao khí lơ lửng bơi như cá hồi bơi theo bầy, bay về yến tước phía nam, lít nha lít nhít, rét lạnh đáng sợ. Mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa khí thế vô cùng sắc bén, đao ý bá đạo nồng đậm như thực chất đều nội liễm không phát, yên tĩnh chờ đợi.

Ngay sau đó, tất cả đao khí đột nhiên hành động như sông rộng trào lên, đại dương tuỳ tiện, gầm thét càn quét toàn bộ phương thế giới này!

Đao khí nhẹ vọt lên đã xuyên qua hư không, phương không gian này như sóng lớn cuồn cuộn giữa mặt biển, chấn động, lăn lộn, vặn vẹo, giãy giụa!

Vô tận lôi âm gào thét, cuồn cuộn như nước thủy triều, như trời đất sụp đổ gào thét rơi xuống!

Không đợi [Lục Hư Thiên Nhận] rơi xuống, Bùi Lăng nhanh chóng chém ra đao thứ hai, huyết nhận to lớn ngưng tụ trong hư không trên đỉnh đầu, huyết thiên đảo ngược, uy áp rộng lớn.

Ngay sau đó, hắn không ngừng vung đao, chém ra đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao...

Chỉ một khoảnh khắc, ngàn vạn đao khí huyết sắc lập tức che kín mọi thứ trong tầm mắt, mỗi một đạo đao khí đều mang theo khí thế phá vỡ căng gãy sắc bén, không giữ lại chút nào chém về phía cự mộc.

Cành lá cự mộc hơi lượn quanh, xung quanh đột nhiên hiện lên bóng núi trùng điệp.

Dãy núi cheo leo, thúy tụ quanh quẩn, nặng nề, khổng lồ, long mạch...

rầm rầm rầm...

Đao khí tuôn ra như sóng lớn, lít nha lít nhít trảm vào bóng núi, bóng núi lập tức vỡ nát hóa thành mây khói tán đi, dư thế đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía cự mộc.

Chương 2177: Không hoàn chỉnh (2)

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Phốc phốc phốc...

Ngay sau đó, vô số cành lá bị đao khí chém xuống, chất lỏng xanh biếc bắn tung toé, mùi hương đặc biệt của cỏ cây lập tức tản ra bốn phía, phía trên thân cự mộc cũng bị đao khí bổ ra vết đao dữ tợn khó mà tính toán.

Đao ý cuồng bạo bá đạo lập tức thuận theo vết đao bắt đầu ăn mòn cự mộc.

Hô, hô, hô...

Cự mộc như cảm giác được đau đớn dữ dội, sau một trận lay động kịch liệt, khí tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu, cành lá khô héo, sinh cơ suy sụp, toàn bộ thân cây cũng bắt đầu khô bại.

Nhưng ngay sau đó, mặt đất truyền đến chấn động liên miên không dứt, sợi rễ cự mộc nhanh chóng đâm vào lòng đất, điên cuồng lan tràn ra nơi xa.

Lực lượng đại địa như thác nước đảo dòng, bị rễ cây tham lam cướp đoạt, không ngừng tràn vào trong cơ thể cự mộc.

Toàn bộ phương thiên địa này, vết nứt nẻ trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng, trên mặt đất vốn đã sa hóa bắt đầu xuất hiện từng vòng xoáy cát, thấy rõ phía dưới lòng đất đã bị sợi rễ thôn phệ trống rỗng.

Nơi xa, toàn bộ cỏ cây khô héo, dòng sông khô cạn, cây rừng hôi phi yên diệt...

Từ trên cao quan sát xuống, lấy cự mộc làm trung tâm, toàn bộ phương mặt đất này bắt đầu nhanh chóng chết đi.

Hơi nước, sinh cơ trong hư không cũng biến mất theo.

Thiên địa chết đi từng chút một, cự mộc lại nhanh chóng khôi phục lại, khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua đỉnh phong vừa rồi, rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn!

Tán cây uốn lượn như nước, cành lá lượn quanh, che chắn tất cả sắc trời, tạo ra một bóng tối dày đặc bao trùm toàn bộ mặt đất, như đêm tối đột nhiên giáng lâm!

Nhìn qua tình cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào.

Gốc cự mộc này khác với [tạo hóa chi chủng] U Tố mộ, lực lượng không hoàn chỉnh như [tạo hóa chi chủng], dường như thiếu thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng hiện tại khí tức đã phía trên [tạo hóa chi chủng] lúc trước!

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng lại đã xuất đao.

Xoạt xoạt xoạt...

Huyết sắc tản ra khắp trời cao, đao khí hùng hậu, sắc bén vô song, lướt ngang như điện!

Cự mộc chập chờn, cành cây vừa bị cắt đứt lập tức mọc ra cành mới, cành mới mọc xanh biếc rực rỡ hơn trước đó, cành lá xung quanh đột nhiên xoắn một phát, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao.

Thân đao như đêm tối ngày hè, màu sắc đen nhánh có sao lốm đốm đây trời, hoa mỹ đại khí, chính là Cửu Phách Đao của Bùi Lãng!

Xoạt xoạt xoạt...

Cự mộc vung cành, trong nháy mắt chém ra đao khí giống Bùi Lăng như đúc.

Hơn nữa, nó chém ra càng nhiều đao khí, tỉnh la mặt cờ, kín không kẽ hở như một tấm lưới huyết sắc to lớn, trong nháy mắt chụp vào Bùi Lăng.

Keng keng keng keng keng...

Đao khí của đôi bên vừa tiếp xúc giữa không trung, đao khí của cự mộc lập tức vỡ nát, khí thế đao khí của Bùi Lăng rào rạt, chém thẳng vào cự mộc.

Nhưng thời gian dần trôi qua, cành lá cự mộc không ngừng lay động, phát ra đao khí càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc đã không khác gì đao khí của Bùi Lăng!

Ầm ầm ảm ầm ầm...

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, tất cả đao khí ầm vang vỡ nát, đao ý cường đại đáng sợ tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này!

Nhưng ngay sau đó, cành lá cự mộc lay động một trận, tất cả đao ý như là chim mệt mỏi về rừng, cá bơi vào biển, toàn bộ đều bị cự mộc hấp thu không còn!

Ngay sau đó, tất cả cành cự mộc đều hóa thành dáng vẻ Cửu Phách Đao, trường đao hoa mỹ như rừng, huyết sát chỉ khí quanh quẩn chiếu rọi với lá xanh biếc, đỏ lục cùng sáng, diễm sắc ướt át, hội tụ thành một đạo đao hà trùng điệp gầm gừ gào lên chém về phía Bùi Lăng.

Ngàn vạn lưỡi đao che ngợp bầu trời chém xuống, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, hư không khó khăn lắm mới sinh ra gió bão đã bị đao khí sắc bén trảm diệt, toàn bộ thiên địa kỳ quái, rung chuyển như mặt biển lúc mưa to gió lớn.

Bùi Lăng giơ cao trưởng đao, ngang nhiên nghênh tiếp.

Keng! !!

Tiếng vang như hoàng chung đại lữ, Cửu Phách Đao lấp lóe ánh sáng lạnh, hung hăng chém vào trường đao cành cây giống hệt nó, dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên] và pháp tắc đồng giá đao đạo, trường đao cành cây này lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, càng nhiều trường đao cành cây gào thét mà tới, bóng tối bao phủ toàn thân Bùi Lăng!

Keng keng keng keng keng...

Phốc phốc phốc...

Tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang lên bên tai, huyết hoa bắn tung toé, máu đào hắt vẫy trời cao, trong chớp mắt Bùi Lăng vung ra vô số đao, chém lui vô số trường đao cành cây, đao ý tản ra hư không, tung hoành tùy ý, nhưng số lượng trường đao cành cây thật sự quá nhiều, trong chớp mắt ngắn ngủi đã có mấy trăm đao đột phá vòng vây đao của hắn, lưu lại vết đao sâu nông không đồng nhất ở trên người hắn!

Máu tươi hoàn toàn thấm ướt huyền bào, trong lỗ thủng của pháp y, xương cốt trắng hếu, máu chảy cuồn cuộn, trên mặt đất phía dưới Bùi Lăng, cát chảy nhanh chóng sụp đổ, đang không ngừng hấp thu vết máu vẩy xuống.

Trọng thương khiến khí tức của Bùi Lăng lập tức trở nên mạnh hơn, Huyết Sát mờ mịt bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, lưỡi đao ngang qua vòm trời, chém võ từng mảnh hư không, tốc độ xuất đao của hắn càng nhanh hơn!

Chương 2178: Tổ sư ra tay

Xoạt!

Sau sự giằng co ngắn ngủi, Bùi Lăng đột nhiên chém ra một đao, huyết nhận ngưng tụ trên trời cao, bầu trời huyết sắc lại ầm vang đổ sụp, nơi mũi nhọn đi qua như không thể ngăn cản, sóng xanh mạnh mẽ gào thét lập tức bị xé ra, chất lỏng màu xanh văng khắp nơi, vô số trường đao cành cây bị một đao kia trực tiếp chặt đứt.

Dư thế đao khí không giảm như một thuyền lá máu theo gió vượt sóng, chém thẳng vào cự mộc!

Vô số cành lá màu xanh nghênh đón lưỡi đao đứt lìa, chất lỏng màu xanh lá như mưa to, mưa như trút nước xuống, trước mắt rộng mở trong sáng đã không còn là cành lá vô cùng vô tận, Bùi Lăng không chút do dự, lập tức cầm Cửu Phách Đao liên tục vung trảm, lít nha lít nhít đao khí kinh khủng như gió táp mưa rào, gào thét lao về phía cự mộc.

rầm rầm rầm...

Cự mộc liên tục rung động, dẫn động cả vùng lại đổ sụp, hoang mạc mới xuất hiện dấy lên cát bụi che ngợp bầu trời, vòng xoáy lưu sa liên miên không dứt, từng đạo vết đao nhìn thấy trắng đục thân cây xuất hiện trên thân cự mộc.

Huyết sắc trải rộng toàn bộ hư không, vô số đao khí hội tụ như trường hà, toàn bộ chém vào cùng một vị trí.

Am! !

Chất lỏng màu xanh lá đột nhiên như suối tuôn, trên thân cự mộc đột nhiên xuất hiện một đạo vết đao có thể trực tiếp nhìn thấy tim cây, gần như bị một đao chặt đứt!

Khí tức cự mộc vừa bắt đầu suy bại, rễ cây trong lòng đất lại tăng vọt, tiến một bước rút ra lực lượng đại địa.

Hoang mạc mới xuất hiện lập tức nhanh chóng bành trướng ra ngoài, vốn chỉ là Tây Bắc Từ Châu, lan đến gần toàn bộ Từ Châu!

Vốn đất đai màu mỡ, trăm cỏ suy tàn, hoa mộc khô bại, thuỷ vực khô cạn, phi cầm tấu thú hôi phi yên diệt... Tất cả sinh cơ đều bị rút ra không còn, hóa thành hoang mạc không có chút khí tức nào, lưu sa cuồn cuộn, trùng nha không sinh.

Dựa theo xu thế này, chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những nơi dưới sự quản lý của Cửu Nghi sơn!

Bùi Lăng đang muốn tiếp tục xuất đao, bên tai lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp: "Bùi đạo hữu, hiện tại chưa tới nửa canh giờ nhưng ngươi tiếp tục đánh như thế, chỉ sợ thắng bại chưa phân, toàn bộ địa giới Cửu Nghi sơn đã hóa thành một mảnh tử địa không có chút sinh cơ nào."

"Hiện tại, ta chỉ có thể cho ngươi thêm nửa khắc đồng hồ."

"Nếu sau nửa khắc đồng hồ ngươi còn không thể giải quyết thần mộc, Hạ mỗ sẽ ra tay!"

Cửu Nghi sơn.

Bí địa.

Tầng mây mù xuyên qua rừng tùng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, dấy lên tiếng sóng bành trướng.

Dưới tùng, một gian nhà gỗ đầy rêu xanh, cổ xưa đơn sơ lại được vẩy nước quét nhà sạch sẽ, trong căn phòng không nhiễm bụi trần thế bốn vách tường trống trơn, chính giữa trưng bày một cái bồ đoàn, cách đó không xa đặt một lư hương, trong lư có mùi hương thướt tha mát lạnh cam thuần như tùng như bách, như lan như xạ, nồng đậm tập kích người nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo như lúc vào đông tuyết lớn đây trời.

Lư hương như dãy núi, trên đó có ba con Kim Thiềm nghi lại, đều há miệng phun ra hơi khói, xông lên giữa không trung sau đó tụ hợp với nhau, huyễn hóa ngàn vạn non sông, mờ mịt uốn lượn, tản khắp cả phòng.

Trong mây khói có cung điện chập trùng theo thế núi, nguy nga đường hoàng; có sông rộng quanh co quanh dãy núi, khí thế cuồn cuộn; có thành trì sừng sững vùng quê, dòng người như dệt; có khói bếp dâng lên ở ruộng hoang, hứng thú nồng đậm; có phi cầm tẩu thú chém giết vùng bỏ hoang, mạnh được yếu thua...

Từng cảnh tượng biến ảo vô thường, chỉ có trong góc hẻo lánh không đáng chú ý, một người một quế, không nhúc nhích tí nào.

Bóng dáng áo bào xanh kia tĩnh tọa trong núi quế.

Lá cây quế như bích ngọc, nhánh như mặc ngọc, hoa nở rực rỡ như vàng ròng điêu khắc, biến ảo giữa hơi khói, cây quế như bị gió lớn thổi qua, lập tức rơi xuống một cơn mưa hoa sáng chói, rơi đầy người "Thế VỊ" tổ sư.

Tổ sư chưa tỉnh, vẫn nhắm mắt bất động mặc cho gió núi thổi qua tay áo, sương dính áo, khí tức hắn ta thanh linh tinh khiết như hòa làm một thể với ngàn vạn non sông huyễn hóa thành.

Bỗng nhiên, hắn ta mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về một phương hướng.

Ánh mắt "Thế Vị" nhìn qua tầng tầng cách trở, rơi xuống một gốc cự mộc che trời.

Lúc này, một tu sĩ quanh thần huyết Sát quanh quẩn, cốt linh và hồn phách đều cực kỳ tuổi trẻ, cầm trường đao trong tay đang đơn độc giao thủ với cự mộc.

Ở chỗ xa hơn là hai phe phái tụ tập rất nhiều tu sĩ, nhìn khí tức, chắc là tám môn phái lớn ngoại trừ Trọng Minh tông.

"Thế Vị" tổ sư nhướn mày, Sơn Chủ Cửu Nghi sơn đương nhiệm bị đoạn thần mộc kia phản phệ rồi?

Hiện tại tu sĩ trẻ tuổi đang giao thủ với thần mộc chắc là thiên kiêu số một Trọng Minh tông mới xuất hiện, liên tiếp đánh bại Tông Chủ chính đạo đoạn thời gian trước.

Tuổi tác như thế, tu vi có thể đạt tới loại tình trạng này, ngược lại thật sự hơi hiếm thấy...

Thế nhưng, lúc này hắn ta mặc kệ sự thắng bại của thần mộc và tên tu sĩ trẻ tuổi kia, lại để thần mộc bạo tẩu như này, toàn bộ địa giới Cửu Nghi sơn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!

Nghĩ tới đây: "Thế Vị" tổ sư duỗi ra một ngón tay, chỉ về phía thần mộc.

Vèo!

Chương 2179: Bản tiên chắc chắn hậu tạ

Một đạo huyền quang trong vắt cách vạn sông ngàn núi, trận pháp trùng điệp, cấm chế phòng hộ, trực tiếp lao về phía thần mộc!

Nhưng ngay lúc đạo huyền quang này khó khăn lắm đánh ra một nửa, trong huyền quang đột nhiên sinh ra một sợi tai hoạ, một sợi tử vong cùng một sợi âm u lạnh lẽo ô trọc, do dự thất bại sa sút tinh thần!

Ngay sau đó, huyền quang trực tiếp tán loạn, không để lại chút dấu vết nào ở phương thiên địa này.

Đầu tiên "Thế Vị" tổ sư khẽ giật mình, chợt vẻ mặt nghiêm túc, là hai vị cấm kỵ U Tố mộ kia, còn có "Phục Cùng" Trọng Minh tông!

"Thế Vị" tổ sư không tiếp tục để ý việc thần mộc, quay đầu nhìn về Trọng Minh tông, cùng phương hướng U Tố mộ.

So sánh với hai vị cấm kỵ kia và "Phục Cùng" Trọng Minh tông, chỉ là một đoạn tàn rễ thần mộc làm loạn, dù hoàn toàn trưởng thành cũng chỉ là một chuyện nhỏ!

Cửu Nghi sơn.

Tây Bắc Từ Châu.

Nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, tĩnh mịch, hoang vu, cát vàng đây trời, lưu sa khắp nơi, màu xanh tươi duy nhất là cự mộc cao như ma vân, khí tức của nó còn đang điên cuồng tăng vọt!

Bùi Lăng đạp không mà đứng giữa không trung, giằng co với cự mộc từ xa, huyền bào ướt đẫm, nhỏ xuống vô số máu tươi.

"Nếu nửa khắc đồng hồ sau, ngươi còn không thể giải quyết thần mộc, Hạ mỗ sẽ ra tay!"

Nghe truyền âm vang lên bên tai, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, truyền âm trả lời: "Nửa khắc đồng hổ? Hạ tiền bối, nếu ta không thể giải quyết nó, cho dù ngươi ra tay cũng có ý nghĩa gì?"

"Không phải là bản Thánh Tử cuồng vọng, chắc Hạ tiền bối có thể thấy được, đao đạo của bản Thánh Tử đã không phải lúc giao thủ với tiền bối có thể so sánh được."

"Nếu không, vừa rồi Đào sơn chủ cũng không thua nhanh như vậy!"

Nơi xa, ánh mắt Hạ Phất Khung trong vắt đang khẽ lắc đầu, tiếng nói bình thản truyền âm nói: "Thực lực của ngươi đúng là càng mạnh hơn lần trước"

"Nhưng chính đạo ta cũng có cách của chính đạo."

Nghe vậy, Bùi Lăng càng nhíu chặt chân mày, nửa khắc đồng hồ...

Dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên], hắn sẽ càng ngày càng mạnh!

Nhưng chỉ cần không thể một đao giải quyết gốc thần mộc này, đối phương có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng địa mạch, quay về đỉnh phong.

Càng quan trọng hơn là, thần mộc này lại hấp thu lực lượng địa mạch một lần, chỉ sợ Kiếm Thần không cho hắn cả nửa khắc đồng hồi!

Hiện tại, chỉ có thể dùng tiên thuật!

Chỉ có điều, hiện tại hắn nắm giữ ba môn tiên thuật, vừa rồi [Minh Thiên Đại Mộng 1 đã bị Đào sơn chủ phá giải, thần mộc này có thể sử dụng thủ đoạn chín môn phái lớn, trừ khi là ý chí Chân Tiên tới triển khai pháp thuật này, kéo nó vào trong tiên mộng chân chính, nếu không [Minh Thiên Đại Mộng] không đối phó được gốc thần mộc này!

[Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] làm trái thiên cương, hậu họa to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng!

Còn lại, chỉ có [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền].

Nhưng lúc trước hắn dùng hệ thống tu luyện tiên thuật này, đã tiến đánh đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn!

Nếu hiện tại lại sử dụng ngay trước mặt nhiều tu sĩ chính đạo như vậy...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hít sâu một hơi, vừa rồi hắn vẫn không sử dụng môn tiên thuật thứ ba vì lo lắng Cửu Nghi sơn suy đoán ra kẻ đầu têu việc lần trước, đến lúc đó không dễ kết thúc.

Nhưng bây giờ tiên lộ quan trọng, không lo được nhiều như vậy!

Thế nhưng, bây giờ còn có một chút thời gian...

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một chút, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Tốt! Vậy nửa khắc đồng hồ!"

"Hiện tại bản Thánh Tử phải dùng một môn thủ đoạn, thuật này có thể giải quyết thần mộc nhưng lại không phân địch ta, kính xin Hạ tiền bối dẫn theo những người khác nơi này, đi càng xa càng tốt!"

Thời gian cấp bách, Hạ Phất Khung không có thời gian hỏi nhiều, lúc này nói: "Có thể."

"Nửa khắc đồng hồ sau, chúng sẽ lập tức trở về."

Nói xong, hắn ta nhanh chóng truyền âm cho tất cả tu sĩ chính đạo ở đây.

Ngay sau đó, tu sĩ năm tông chính đạo lập tức mang theo đồng bạn bị thương thi triển độn pháp, rời xa nơi đây.

Vèo vèo vèo...

Lúc này, vô số đao khí rét lạnh, huyết quang chiếu rọi đột nhiên chém về phía Bùi Lăng.

Mỗi một đạo đao khí đều Huyết Sát dây dưa, lăng lệ vô song, không khác đao khí đao ý của Bùi Lăng chút nào.

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy vết đao trên thân cự mộc đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cành lá tươi non, khí tức cả cây càng hơn đỉnh phong vừa rồi!

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí huyết sắc lít nha lít nhít lơ lửng giữa hư không, như là bầy cá mập khát máu, khéo léo tới lui, truy đuổi cắn xé.

Cửu Phách Đao vung múa liên tục, Bùi Lăng cũng chém ra vô số đao khí.

Cùng lúc đó, hắn lập tức truyền âm cho các tu sĩ Vô Thủy sơn trang: "Chư vị tiên hữu, tiếp theo kính xin rời xa nơi này, càng xa càng tốt"

"Sau khi trở về thượng giới, bản tiên chắc chắn hậu tạ!"

Thấy Tiên Đế mở miệng, đám người Vô Sầu Tử rất cho mặt mũi truyền âm trả lời: "Tiên Đế yên tâm, chúng ta sẽ rời đi ngay."

"Việc nhỏ thế này không cần tạ lễ, chỉ cần lúc Tiên Đế rảnh rỗi có thể luận đạo với chúng ta về phương huyễn cảnh hư ảo này, đã vừa lòng thỏa ý."

Chương 2180: Bản tiên chắc chắn hậu tạ (2)

"Cùng là Tiên Tôn thượng giới, tất nhiên chúng ta tuân theo ý Tiên Đế"

"Tiên Đế khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi...

Truyền âm liên miên chưa rơi xuống, một đám tu sĩ Vô Thủy sơn trang đã chui vào hư không, trong khoảnh khắc rời khỏi phương thiên địa này, đi đến nơi xa.

Keng keng keng...

Đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa rào, trời cao vỡ vụn, không gian không ngừng dao động như sóng nước, đao khí của Bùi Lăng và đao khí cự mộc hung hăng đụng vào nhau.

Trong lúc đó, vô số đao khí huyết sắc vỡ nát chôn vùi, lại có càng nhiều đao khí huyết sắc tiếp tục gào thét lên phóng tới đối phương.

Cự mộc thi triển ra đao khí nhiều vô số kể, mỗi một đao đều không thua gì đao khí của Bùi Lăng, trong nháy mắt đã vượt trên đao khí của Bùi Lăng.

Huyết sắc chiếu rọi bầu trời như huyết hải tăng vọt, gào thét bay vút lên, tuôn ra chém về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức âm u lạnh lẽo nói: "Chúng!"

Vô số phục khắc thể Tổ Kiếm, phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] lập tức hiện ra giữa hư không, lít nha lít nhít bảo vệ ở trước người hắn.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Ngay lúc Bùi Lăng triển khai kịch chiến với cự mộc, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên một truyền âm: "Bùi thánh tử, cự mộc này đã là cấp độ độ kiếp!"

"Lấy sức một mình ngươi, không chém được nó!"

"Hơn nữa, thời gian càng dài, nó hấp thu càng nhiều sinh cơ, sẽ trở nên càng mạnh hơn!"

"Không bằng bỏ mặc không quan tâm, cùng chúng ta tiến đến truy sát ngụy đạo."

"Dù sao nơi đây là địa giới ngụy đạo, cho dù cự mộc ăn mòn địa mạch, thôn phệ sinh cơ rất nhiều sinh linh, cũng không hao tổn sản nghiệp danh nghĩa Thánh tông."

"Nếu có thể diệt trừ thêm mấy mầm tai hoạ ngụy đạo, chính là việc thiện ngập trời với phương thế giới này!"

"Thánh Tử lòng dạ nhân hậu, sao có thể ngồi nhìn những linh cơ đạo tặc này gây họa cho thiên địa lâu ngày?"

Không đợi Bùi Lăng trả lời, lại một giọng nói trong sáng mang theo tà ý truyền vào tai hắn: "Bùi thánh tử, chúng ta có thể trợ giúp Thánh Tử một chút sức lực."

"Thế nhưng, Thánh Tử phải ở bên Giáo Chủ một đêm..."

Ở bên Giáo Chủ Thiên Sinh giáo một đêm?

Hắn nhớ không sai, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo là nam!

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng không chút do dự, trực tiếp chém một đao về phía Thiên Sinh giáo!

Xoạt!

Huyết nhận to lớn ngưng tụ trong vòm trời trên đỉnh đầu, khí tức vô cùng kinh khủng tản khắp, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Trong khoảnh khắc huyết sắc đổ sụp, huyết thiên sụp đổ, trùng điệp, chém về phía một phương Thiên Sinh giáo!

Đám người Nhậm Giao lập tức hoảng sợ bấm pháp quyết, quanh thân xuất hiện lửa cuồn cuộn, mãnh liệt như triều, tay áo Nhậm Giao lập tức phồng lên, nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt như một vực sâu, trong vực sâu núi non xinh đẹp, vô số nam nữ lô đỉnh hoặc thải y hoa phục, hoặc quần áo đơn bạc, hoặc khí chất cao hoa, hoặc yên thị mị hành, hoặc không mảnh vải che thân rong chơi, thổi sáo đánh đàn, ngắm hoa làm cỏ, cầm rượu chèo thuyền du ngoạn, nhào bướm diễn kịch, thêu thùa cắt áo...

Như thú vật bị nuôi dưỡng đã lâu, đều mỹ mạo ôn thuần, nhục dục quanh quẩn, khí tức hỗn tạp không chịu nổi.

Tay áo to lớn đón lấy đao khí đập vào mặt, vô số tình dục, tham lam, sa đọa, sa sút tinh thần, oán độc... Xen lẫn như lưới, quấn lấy huyết nhận khổng lồ.

Vèo!

Lúc đao khí phá vỡ căng gãy sắc nhọn ngang trời, phong mang tất lộ, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt chặt đứt tất cả cảm xúc dục niệm, tấm lưới vô hình chớp mắt chôn vùi.

Mũi nhọn trực tiếp xuyên qua tay áo, trong nháy mắt trảm diệt vô số sông núi cỏ cây trong tay áo, huyết hoa bắn tung toé, cốt nhục như mưa rào rào rơi xuống, trường đao lướt qua, không biết bao nhiêu lô đỉnh lập tức bỏ mình, hôi phi yên diệt!

Đủ loại tiếng kêu sợ hãi cầu cứu âm sắc êm tai vang lên, dư thế đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía Nhậm Giao!

Oanh! !!

Trường đao vắt ngang, kẽ nứt hư không hẹp dài, đao ý sắc bén thật lâu không tiêu tan, xuyên qua thể xác Nhậm Giao, bóng dáng Nhậm Giao đạp không mà đứng lập tức hóa thành một đống cát sồi tan thành mây khói.

Giữa không trung cách đó một khoảng, Nhậm Giao cùng rất nhiều đồng môn đột nhiên thoát ra từ trong hư không, áo bào trắng tàn tạ, rất nhiều lô đỉnh trong tay áo phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Nhìn qua tay áo bị đao khí chém thành mảnh vỡ, cùng sơn thủy trong tay áo lập tức cảnh hoàng tàn khắp nơi, đám Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo đều giận tím mặt: "Bùi thánh tử, ngươi có ý gì? !"

"Chúng ta cũng không phải người Trọng Minh tông, chẳng lẽ Thánh Tử còn muốn chúng ta không dưng ra tay giúp ngươi?"

"Thánh Tử kinh tài tuyệt diễm, đừng vì khí phách nhất thời tự hủy tiền đồ!"

"Giáo Chủ Thánh giáo ta thân phận cao quý, huyết mạch vô cùng tôn quý, mặc dù Thánh Tử may mắn tu vi có thành tựu, nhưng bàn về xuất thân chỉ đến từ nơi nghèo nàn hoang vắng, được Giáo Chủ thưởng thức là may mắn của Thánh Tử!"

Xoạt xoạt xoạt...

Lúc cành lá xanh biếc chập chờn, huyết sắc đao khí như vô cùng vô tận trải rộng toàn bộ vòm trời, nhuộm đỏ bầu trời, ầm vang chém xuống Bùi Lăng, dày đặc như mưa rào.

Cửu Phách Đao không ngừng vung ra, từng đạo đao khí ngang nhiên nghênh tiếp, keng keng keng keng keng...

Chương 2181: Tiểu bối gan to bằng trời

Trong tiếng leng keng liên miên vô tận, Bùi Lăng vừa ngăn cản thế công như thủy triều của cự mộc, vừa lạnh lùng trả lời: "Bản Thánh Tử không giữ người sống, hoặc hiện tại cút!"

"Hoặc ở lại thì chết!"

Vừa dứt lời, phía dưới cát vàng đột nhiên tuôn ra vô số rễ cây tráng kiện như là suối phun, như là cự mãng ẩn núp đã lâu, lăn lộn vặn vẹo, Gào thét rút ra, lập tức quấn về phía Bùi Lăng giữa không trung.

Thấy Bùi Lăng đã rơi vào cảnh nguy hiểm lại vẫn ăn nói ngông cuồng, đám người Nhậm Giao giận không kìm được, đang muốn ra tay dạy dỗ hậu bối này, lại nghe tu sĩ áo bào xám cầm đầu trên Lưu Ly tháp cách đó không xa đã khàn giọng nói: "Bùi thánh tử đã khăng khăng như thế, vậy chúng ta đi đầu rút đi"

Nói xong, Lưu Ly tháp tỏa ra ánh sáng lung linh lập tức chui vào hư không, biến mất trong nháy mắt.

Hiện tại không có Bùi thánh tử cùng liên thủ, đám người bọn họ không đối phó được ngụy đạo, nhưng bây giờ cũng không biết Bùi Lăng nghĩ như thế nào, không giết nhiều ngụy đạo như vậy, cứng rắn muốn cùng chết với thần mộc, lãng phí cơ hội tốt đẹp một cách vô ích như thết Cục diện bây giờ, Bùi thánh tử không biết đại cục, Vô Thủy sơn trang lại đã rời đi, bọn họ tiếp tục ở lại nơi này, ngoại trừ lãng phí thời gian, đã không có bất cứ ý nghĩa gì...

Thấy Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi tháp lần lượt rời đi, Nhậm Giao lập tức khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ thứ gì, nhanh chóng nói: "Chúng ta cũng đi!"

Thái Thượng hộ pháp khác không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy vẻ mặt Nhậm Giao trịnh trọng cũng không có ý kiến gì, rất nhiều bóng dáng áo bào trắng vòng vàng nhanh chóng biến mất từ trong hư không.

Keng keng keng...

Tiếng kim thiết chạm nhau dày đặc như móng ngựa lao vụt, Bùi Lăng điên cuồng múa trường đao, ý lạnh thấu xương hắt vẫy như tuyết, chém về phía tất cả rễ cây nhích lại gần mình.

Cát vàng rung động, bụi mù tỏ khắp như màn sân khấu nặng nề, bay vút lên toàn bộ phương thiên địa này.

Rễ cây cự mộc khó mà tính toán, không ngừng nhảy lên từ trong cát sỏi, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời, không thể đánh giá, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là rễ cây vô cùng tráng kiện, mang theo khí thế sấm chớp hung hăng quấn về Bùi Lăng, phong bế tất cả không gian xê dịch né tránh của hắn.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã bị vô số rễ cây bao vây lại, hình thành một kén to lớn giữa không trung.

Một điểm sắc trời cuối cùng trên đỉnh đầu bị che đậy, trong chớp mắt cả người hoàn toàn bị bao vây, Bùi Lăng lập tức cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình bắt đầu không ngừng xói mòn!

Xoạt xoạt xoạt...

Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ xuất đao, đao khí huyết sắc gào thét trào lên như thác nước máu cuồn cuộn, không ngừng chém về phía rễ cây xung quanh.

Theo tiếng dây leo bị chém rách "phốc phốc", phía trên rễ cây xuất hiện từng vết đao khắc sâu, chất lỏng xanh biếc không ngừng tuôn ra, khí tức tươi mát tràn ngập toàn bộ trong kén.

Nhưng chẳng mấy chốc vết đao nhanh chóng khôi phục, đao ý đều bị cự mộc thôn phệ trống không.

Bùi Lăng nhướn mày, chợt cảm thấy ngoại trừ pháp lực, lực lượng pháp tắc, mệnh cách, thậm chí thần hồn trong cơ thể hắn đều hứng chịu một lực dẫn dắt to lớn!

Dù lấy căn cơ hùng hậu của hắn, cũng suýt nữa thần hồn thất thủ!

Lúc này Bùi Lăng không do dự nữa, cũng mặc kệ tu sĩ chín môn phái lớn đã đi xa chưa, lập tức hai mắt khép lại, buông Cửu Phách Đao ra.

Trường đao Huyết Sát cuồn cuộn, lơ lửng bên cạnh hắn, tự phát ra từng đạo đao khí sắc bén, chém về phía tất cả rễ cây đánh úp về phía Bùi Lăng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nâng một tay lên che khuất mắt phải của mình, một tay khác thì đánh ra một pháp quyết cổ xưa, tiếng nói rộng lớn, uy nghiêm lạnh như băng nói: "Chúng sinh...

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên địa yên tĩnh!

Thế công như mưa to gió lớn của cự mộc đột nhiên biến hóa, dường như chậm chạp gấp một vạn lần!

Trên trời cao cát bụi mịt mù, trời trong xanh vạn dặm đột nhiên xuất hiện một khe hở hẹp dài.

Trong cái khe này lộ ra một luồng khí tức khủng bố không thể hình dung, dường như có đại khủng bố, đại tai ương gì đó khiến cả phương thiên địa này không thể thừa nhận sắp giáng lâm!

"Bể khổ độ thuyền!"

Cửu Nghi sơn.

Bí địa.

Căn phòng nhỏ trong rừng tùng, lư hương yên tĩnh thiêu đốt, mây khói lại biến ảo.

Sông núi cuồn cuộn, vọng lâu luân chuyển, ngàn vạn sinh linh nghi lại đều đã hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt như thương hải tang điền.

Tiếng thông reo từng trận, tiếng chuông gió vang vọng nhà gỗ.

Trong góc hẻo lánh mây khói phun trào: "Thế Vị" tổ sư ngồi xếp bằng trong núi quế vẫn nhìn chằm chằm hai phương hướng Trọng Minh tông và U Tố mộ.

Đột nhiên, hắn ta đã nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Từ Châu, là môn tiên thuật làm trái thiên cương kia!

Hóa ra hôm đó người dám can đảm tiến đánh đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn, đúng là tên tiểu bối này!

Thế nhưng, tiểu bối này đúng là gan to bằng trời.

Chưa nói đến lấy lực lượng một người tiến đánh Cửu Nghi sơn, hiện tại tu vi vẫn chỉ là Hợp Đạo, đừng nói thành tiên, ngay cả bán tiên cũng không phải, dám ba lần bốn lượt xúc phạm thiên Cương...

Nghĩ tới đây: "Thế Vị" tổ sư không tiếp tục để ý tới tình huống bên Từ Châu, tiếp tục nhìn chằm chằm động tĩnh một phương Trọng Minh tông và U Tố mộ.

Chương 2182: Tầm nhìn của Thánh Tử quá hạn hẹp

Mặc dù tiểu bối ma môn nói và làm không kiêng nể gì cả, ma tính sâu nặng, nhưng hiện tại mục tiêu ra tay của hắn lại là đoạn thần mộc mất khống chế kia, điều này không phải chuyện xấu với những nơi dưới sự quản lí của Cửu Nghi sơn đang bị thân mộc không ngừng cướp đoạt sinh cơ.

Hơn nữa, hậu bối một phương chính đạo đến quan chiến đều đã sớm rút lui khỏi chiến trường.

Vì vậy tạm thời không cần để ý trận chiến của tên tiểu bối và thần mộc kia...

Khiết Châu.

Đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, núi non trùng điệp.

Dãy núi uốn lượn liên miên như dải, trong đó có một ngọn núi đặc biệt hiểm trở dốc đứng, vượt qua tất cả ngọn núi xung quanh, lại là ngọn núi chính của dãy núi này, nó cao chọc trời, lưng chừng ngọn núi là mây khói quanh quẩn, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng không thay đổi, trắng ngần như mũ.

Phía trên trời xanh có mấy đạo độn quang nhao nhao, hiện ra bóng dáng một đoàn người Hạ Phất Khung.

Nơi đây cách Từ Châu Tây Bắc đã cực kỳ xa xôi, phóng tầm mắt nhìn tới trăm cỏ um tùm, phi cầm tẩu thú dương dương tự đắc, dãy núi hùng tráng, đầm nước mềm mại đáng yêu, lại hoàn toàn không bị thần mộc mất khống chế tác động đến.

Xem chừng khoảng cách đã đủ rồi, Hạ Phất Khung đột nhiên dừng lại, đạp không mà đứng.

Những người khác dừng phi độn theo, hai mặt nhìn nhau.

Lúc này, Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác nhanh chóng hỏi: "Hạ đạo hữu, xảy ra chuyện gì?"

Vừa rồi Kiếm Thần đột nhiên truyền âm để mọi người rời đi, cho đến bây giờ bọn họ còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là vừa rồi tình huống nguy cấp, vì vậy không nhiều người hỏi, cho tới bây giờ Kiếm Thần dừng lại, mới tới hỏi thăm chân tướng.

Hạ Phất Khung nói: "Bùi Lăng muốn dùng một môn át chủ bài, khả năng phạm vi tác động đến không nhỏ, vì vậy để chúng ta rời đi"

Nghe vậy, Trân Giáng Huệ lập tức nhíu mày, nói: "Dù sao Bùi Lăng này cũng là Thánh Tử Trọng Minh tông, hành động của hắn cũng ma tính tận xương, chưa chắc có thể tin lời nói của hắn"

Hạ Phất Khung khẽ lắc đầu, bình thản nói: "Ta rút ngắn thời gian của hắn đến nửa khắc đồng hồ, dù hắn có thể thành công hay không, thời gian vừa đến, chúng ta lập tức ra tay."

"Hơn nữa, vừa rồi ma đầu Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo đều ở đó, những ma đạo tặc tử này chỉ sợ thiên hạ không loạn, không có cái nhìn đại cục gì, chắc chắn sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng"

"Chúng ta muốn ra tay đối phó thần mộc thật, cũng cực kỳ hung hiểm"

"Nhưng bây giờ..."

"Địa giới chính đạo ta không phải nơi những ma đầu này nói đến là đến, nói đi là có thể đi!"

"Chư vị chờ ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại!"

Tiếng nói vừa dứt, Hạ Phất Khung cũng mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, thân hình lập tức hóa thành một đạo kiếm quang huy hoàng, bay vút lên trời...

Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần, Lưu Lam Hoàng hậu lập tức gật đầu nói: "Kiếm Thần nói không sai, không thể để người của ma môn chạy đi như vậy!"

Lúc này Sầm Phương Ác nói: "Ta đi giúp Kiếm Thần chút sức lực."

Văn Nhân Linh Sắt nhắc nhở: "Để lại một vài người hộ đạo cho các vị đạo hữu Cửu Nghi sơn"

Đang nói, sau lưng tất cả mọi người đột nhiên truyền đến một loại khí tức khủng bố lớn lao, tiếng trò chuyện còn cực kỳ bình thường lập tức tan thành mây khói, trầm mặc một cách quỷ dị...

Từ Châu Tây Nam.

Lưu Ly tháp hiện ra từ trong hư không, dưới mái hiên chuông đồng chập chờn, tiếng vang ngột ngạt xa xăm, từng con mắt máu thịt be bét nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Chẳng mấy chốc, Lưu Ly tháp lại biến mất, phi độn đến hướng Ly Châu, chẳng mấy chốc có thể rời khỏi địa giới Từ Châu.

Bốn vách tường trong tháp trống trơn, chỉ có chính giữa treo cao một bức chữ vết mực đầm đìa: "Thiên đạo luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết:

Phía dưới đặt một số bồ đoàn, một đám tu sĩ áo bào xám ngồi xếp bằng trên đó, vẻ mặt lạnh nhạt.

Lúc này, một khuôn mặt tiều tụy, tu sĩ áo bào xám hai con ngươi hẹp dài trầm giọng nói: "Tuy Bùi thánh tử Trọng Minh tông thực lực mạnh, nhưng thật sự không có ý thức đại cục."

"Chỉ biết khư khư cố chấp, không hiểu nặng nhẹ phân chia, thật sự quá lỗ mãng!"

Đồng bạn bên cạnh hắn ta tiếng nói khàn đi: "Tứ tông Thánh đạo ta, Trọng Minh tông luôn là nơi tầm nhìn hạn hẹp nhất, tham lam nhất"

"Bùi Lăng này đã là Thánh Tử Trọng Minh tông, thuở nhỏ được Trọng Minh tông hun đúc, mưa dầm thấm đất, nuôi ra tính tình tầm nhìn hạn hẹp như này, cũng không phải điều gì kỳ quái:

Một tu sĩ ngồi đối diện bọn họ thở dài nói: "Lần này bỏ qua cơ hội tốt, thật sự đáng tiếc!"

Một tu sĩ râu tóc đen nhánh, ánh mắt âm u lạnh lẽo từ tốn nói:

"Chưa hẳn! Hiện tại dù nói thế nào, Đào Văn Độ đã chết"

"Năm tông ngụy đạo đã có hai vị vẫn lạc, Yến Tê thành và Cửu Nghi sơn đều gặp phải Thiếu chủ lâm triều, đại vị thay đổi rung chuyển."

"Đặc biệt Cửu Nghi sơn là đứng đầu ngụy đạo, Đạo Tử Phó Huyền Tự chỉ có tu vi Hóa Thần, căn bản không thể gánh vác trách nhiệm Sơn Chủ."

"Càng không nói đến thống lĩnh năm tông, chỉ huy như cánh tay."

"Xem loại người Trân Giáng Huệ, Đổng Tiện Ngư kia, cũng chỉ vậy mà thôi."

"Đợi chúng ta trở về tông môn, vẫn có thể khởi xướng một vòng đại chiến Luân Hồi mới..."

Chương 2183: Tâm nhìn của Thánh Tử quá hạn hẹp (2)

Còn chưa nói hết câu, tất cả tu sĩ Luân Hồi tháp đột nhiên thay đổi sắc mặt, không ai lên tiếng, không ai có hành động, kéo theo chuông đồng ngoài tháp cũng nhao nhao câm như hến, con mắt phía trên chuông đồng không nhúc nhích.

Toàn bộ bên trong Lưu Ly tháp như thời gian dừng lại.

Một hồi lâu sau, rất nhiều tu sĩ áo bào xám mới sắc mặt khiếp sợ lấy lại tinh thần.

Tu sĩ tiều tụy kia nghẹn ngào nói: "Khí tức vừa rồi truyền đến từ phương hướng chiến trường của Bùi thánh tử!"

Giọng đồng bạn hắn ta càng khàn hơn: "Không giống là pháp tắc, cũng không phải thuật pháp phổ thông gì"

Tu sĩ râu tóc đen nhánh, ánh mắt âm u lạnh lẽo trầm ngâm nói:

"Có thể bên kia đã phân ra thắng bại...

Đang nói, tất cả tu sĩ áo bào xám đột nhiên nhận ra điều gì đó, toàn bộ Lưu Ly tháp phi độn phía trước nhìn lại.

Chỉ thấy một bóng dáng xanh đen đột nhiên xuất hiện trong hư không trước tháp, hắn ta trúc quan giày mây, ngoại trừ vác một thanh trường kiếm, không có bất kỳ trang sức gì khác, dáng người thẳng tắp mạnh mẽ, trong mắt như ngưng tụ ngàn vạn điện quang, trong nháy mắt như thấu đáo toàn bộ.

Chính là Hạ Phất Khung!

Hắn ta không hề có ý muốn nói nhẳm với Luân Hồi tháp, cạch!

Kiếm bản mệnh ầm vang ra khỏi vỏ, mũi nhọn như sương tuyết, như mặt trăng lớn đột nhiên hiện ra, ngân hoa trút xuống khắp cánh đồng hoang, kiếm khiếu trong mây, trực tiếp chém xuống một kiếm!

Oanh! !!

Từ Châu, Tây Bắc.

Cát vàng mênh mông mênh mông vô bờ, phía trên hoang mạc khổng lồ mới xuất hiện, cự mộc che trời, lá xanh biếc như nắp ô, sợi rễ màu nâu xám tuôn trào ra từ phía dưới cát sồi trải rộng toàn bộ phương thiên địa này, giữa không trung ngưng kết thành cái kén to lớn.

Cát bụi tản ra, phía trên bầu trời từ từ mở ra khe hở.

Trong khe hở tràn ra khí tức khủng bố làm cho người ta hoảng sợ run rẩy, như trong nơi tối tăm có tai họa gì đó không thể thừa nhận, không thể tưởng tượng sắp tới trước mắt!

Thời gian dần trôi qua, một con ngươi to lớn khó có thể tưởng tượng, mở ra từng chút một từ trong khe hở.

Trong con ngươi đen nhánh hờ hững, lạnh băng, cao xa, không có bất kỳ khí tức phàm tục và cảm xúc gì, lúc treo cao như vực sâu núi cao sừng sững, sáng rực, sâu không lường được, tản ra sự uy nghiêm kinh khủng làm chúng sinh cũng không thể thừa nhận được!

Hắn nhìn chằm chằm vào cự mộc, trong chớp mắt ánh mắt rơi xuống, tất cả sinh cơ của cự mộc cũng bắt đầu khô héo.

Trong rừng vốn tràn đầy cành lá rậm rạp suy tàn, khô héo đầy trời, toàn bộ hoang mạc như rơi ra một cơn mưa lá rụng.

Thân cây tráng kiện xuất hiện từng vết rách khô cạn, gốc rễ thân cây nhanh chóng suy yếu, đã không thể tiếp tục khuếch tán vào sâu trong lòng đất.

Khí tức tử vong nồng nặc, trong nháy mắt bao phủ cả cây cự mộc.

Giữa cành lá lượn quanh, cự mộc cực kỳ chật vật kéo dài ra trường đao cành lá sắc bén, đâm vào con ngươi phía trên bầu trời như muốn đánh cược một lần cuối cùng.

Vô số cành cây chọc thủng bầu trời như một cơn lũ dũng mãnh gào thét.

Trong chớp mắt, đậm nhạt xanh biếc trào lên gào thét như sóng gió ầm ầm, tiếng gió và tiếng sấm càn quét vạn dặm, cuốn ngược mà lên!

Nhưng chỉ cần tất cả tới gần con ngươi trên bầu trời kia, cứ như bọt biển lập tức hôi phi yên diệt, hóa thành tro đen rơi xuống mặt đất.

Cơn gió mạnh rền vang như một trận tuyết đen to lớn, trong khoảnh khắc hắt vẩy toàn bộ Từ Châu.

Trời trong xanh cao xa, con ngươi trên đó càng mở càng lớn, kén rễ to lớn bao bọc Bùi Lăng từng tầng đang khô héo, nứt ra, vỡ nát từng khúc.

Vô số hài cốt rơi như mưa, lộ ra thân hình Bùi Lăng.

Huyền bào phần phật, Cửu Phách Đao bị Huyết Sát dày đặc quấn lấy lơ lửng ở bên, khí tức hung lệ trên người đại thịnh, đang hộ pháp cho hắn.

Bùi Lăng dùng một tay đánh pháp quyết, một tay che khuất mắt phải.

Trên cự mộc càng ngày càng suy tàn, khô quắt, vết rạn dùng tốc độ cực nhanh tăng lên, sinh cơ điên cuồng xói mòn, cành lá khô héo, con mắt trên vòm trời ngưng thực, nó đã rơi vào hoàn cảnh sắp chết!

Đề phòng xảy ra biến cố, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, Cửu Phách Đao phi không mà lên, mũi nhọn như tuyết, khí thế như hồng, hung hăng chém xuống cự mộc.

Ánh sáng trường đao đỏ ngòm ngút trời, đao ý lạnh thấu xương, chiếu rọi nửa trời như biển máu.

Xoạt!

Cửu Phách Đao trực tiếp chém vào thân cự mộc, vừa rồi cự mộc vô cùng kiên cố, năng lực khôi phục kinh người, lúc này lại giòn như lưu ly.

Huyết hồng xuyên qua lại chưa từng chịu chút ngăn cản nào, trong chớp mắt vết đao dữ tợn hoàn toàn xuyên qua thân cây, cự mộc đã bị chặn ngang chặt đứt!

Tạch tạch tạch két...

Thân cây to lớn ầm vang ngã xuống, chưa chạm đến mặt đất mà tiếng vỡ vụn rợn người đã liên miên như nước thủy triều, vết rách như mạng nhện lấy vết đao làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ thân cây.

Vô số hài cốt, tro bụi, mảnh vụn màu xám đen điên cuồng trút xuống như là dãy núi to lớn sụp đổ, tàn phá bừa bãi trên cát vàng.

Vàng và đen xen lẫn bay vút lên, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Lúc này, phía trên trời trong xanh, con mắt trên bầu trời đã hoàn toàn mở ra.

Chương 2184: Trảm thần mộc

Trong con ngươi một mảnh đen kịt, hiện ra tia sáng lạnh như kim loại, không bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, không vui không buồn, không thích không hận, chỉ có sự uy nghiêm cuồn cuộn, mênh mông cao xa.

Tiếng cát sôi hoạt động sạt sạt sạt càng lúc càng lớn, như thủy triều mênh mông, rễ cây cự mộc cắm sâu vào lòng đất bắt đầu phi hôi yên diệt, lưu lại không gian khiến vô số cát vàng nhanh chóng hạ xuống, lưu chuyển.

Phía trên hoang mạc mênh mông, từng vòng xoáy có to có nhỏ bắt đầu xuất hiện, dấy lên từng cơn gió mạnh.

Hài cốt và mảnh vụn tiến thêm một bước hóa thành tro tàn, bốc lên như khói, bao phủ khắp nơi.

Màu sắc vàng đục trải rộng bát hoang, trong nơi hoang vu mênh mông vô bờ, trời cao như đổ sụp, ngày tận thế đã tới.

Trong cột khói xoáy thẳng lên trời, hai đoạn thể xác bất lực rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền, đạo thể tiều tụy, đã không có nửa điểm sinh cơ, chính là Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ!

Đạo bào, phất trần pháp bảo bản mệnh, trúc quan trên đỉnh đầu, giày đen dưới chân hắn ta đều linh cơ diệt hết, mục nát không chịu nổi, tất cả linh tính đều bị hấp thu không còn, quay về tục vật.

Trận chiến kết thúc!

Cho dù là tàn rễ thần mộc cấp độ lực lượng đã đột phá độ kiếp, bị ánh mắt trên vòm trời nhìn chằm chằm cũng ầm vang vẫn lạc trong khoảnh khắc!

Cái này chính là uy năng tiên thuật!

Trong khoảng đen xám mênh mông, Bùi Lăng lập tức khép mắt trái lại.

Trên trời cao, con mắt to lớn cũng theo đó khép kín.

Trời trong xanh lồng lộng, mây màu uốn lượn, cơn gió mạnh lạnh thấu xương, tất cả vẫn như thường, luồng khí tức vô cùng kinh khủng làm chúng sinh im lặng lập tức biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa xảy ra cái gì.

Xoạt!

Huyết quang lóe lên, Cửu Phách Đao trở lại trong tay Bùi Lăng.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, tiên thuật dùng rất tốt!

Trong năm trận chiến này, ngoại trừ trận chiến với Kiếm Thần Hạ Phất Khung, bốn trận chiến còn lại hắn đều dựa vào tiên thuật quyết định thắng bại!

Đặc biệt là hai môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] và [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này, chỉ cần lấy ra cũng như trực tiếp đặt vững kết quả thắng lợi!

Đáng tiếc, [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] là tiên thuật vi phạm thiên cương, không thể tuỳ tiện sử dụng ở nơi bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc...

Đang nghĩ ngợi, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống:

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thành công trong [tiên lộ tranh phong], hệ thống đưa tặng miễn phí một cọc [tiên lộ phúc duyên]...

"Leng keng! Kiểm tra ra Cửu Nghi sơn..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí [tiên lộ phúc duyên:

Cửu Nghi sơn]...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành đưa tặng gấp ba..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, lực lượng thiên địa trong toàn bộ địa giới Cửu Nghi sơn như trắm sông đổ về một biển, mênh mông dày đặc, đằng sóng bôn gió, lấy khí thế mênh mông trào lên, vào trong cơ thể hắn.

Lực lượng cuồn cuộn ngang ngược xông lên, dày đặc luân chuyển như oanh các, không ngừng trào tới, trong khoảnh khắc khói đen như vô biên vô tận bị càn quét không còn, bầu trời xanh mênh mông lộ ra không bỏ sót.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức phi không mà lên, chạy tới Cửu Nghi sơn...

Cửu Nghi sơn.

Trân Châu.

Dãy núi cheo leo, hương thơm cô cây, chim quý thú lạ rong chơi tuỳ tiện, linh tú chất chứa.

Lầu nhỏ được xây trên sườn núi.

Chính đường, vô số phù văn sáng tắt vẫn khóa lại khí cơ nơi đây, không để ngoại giới phát hiện chút nào.

Cách trang trí vốn thanh nhã tinh tế đều hóa thành huyết tinh và bạch cốt.

Dưới bạch cốt, một bóng người hoa phục kim quan đang ngồi xếp bằng.

Hắn ta dung mạo tuấn lãng, giấu giếm tà ý, trên đất trống trước mặt là mặt kính chia năm xẻ bảy, tản ra đây đất.

[Tiêu Nguyên Hóa Không Kính] tàn tạ không chịu nổi, mỗi một mảnh vỡ đều mơ hồ đục ngầu, cuối cùng không chiếu ra bất kỳ cảnh vật gì nữa, linh cơ biến mất như bùn ngói đất đá, không tồn tại chút linh tính pháp bảo nào.

Món pháp bảo phải tốn nhân lực vật lực tinh lực cực lớn để luyện chế thành đã bị phế đi!

Sắc mặt Tô Ly Kinh vô cùng nghiêm nghị, hắn ta không thấy cuối cùng Bùi Lăng sử dụng môn thuật pháp kia!

Trong chớp mắt đối phương đánh ra pháp quyết, [Tiêu Nguyên Hóa Không Kính] thăm dò trong bóng tối lập tức che kín vết rách, ngay cả khí linh cũng không thể truyền đạt tin tức cảnh báo cho chủ nhân ngồi ngay ngắn trước gương.

Cho tới bây giờ, mặc cho Tô Ly Kinh dùng mọi cách cứu giúp, khí linh của cái gương này vẫn hoàn toàn tiêu vong!

Bỏ qua pháp quyết vừa thi triển được một nửa trong tay, vẻ mặt Tô Ly Kinh âm trầm, thật không ngờ trên người Bùi Lăng lại có loại át chủ bài này!

Hiện tại hắn ta không biết tình huống bên Bùi Lăng, lại không thể tuỳ tiện ra tay...

Trên thực tế, cho tới tình trạng hiện tại, dù biết tất cả tình hình bên Bùi Lăng, hắn ta cũng không tùy ý ra tay.

Hiện tại thực lực của Bùi Lăng quá mạnh!

Cho dù không sánh bằng tổ sư các đời của chín môn phái lớn, cũng có thể được xưng tụng là người hàng đầu phía dưới tổ sư!

Thực lực chênh lệch quá lớn, hiện tại hắn ta đi qua đánh lén đối phương cứ như đang tìm cái chết!

Chương 2185: Hệ thống bắt đầu đột phá cho ngài...

Nhớ ngày đó, lúc Bùi Lăng xác nhận nhiệm vụ kiểm tra chân truyền, vẫn chỉ là một con sâu kiến có chút giá trị trong mắt hắn ta, không ngờ đảo mắt qua thời gian mấy năm, đối phương lại đã phát triển đến cảnh giới này...

Tô Ly Kinh trầm mặt, cảm xúc chập trùng.

Lúc đó, hắn ta không nên dùng hóa thân!

Hắn ta nên dùng bản thể tự tiến về, đi lật đổ Long Bá Chiến Vương!

Nếu là vậy, hiện tại trên tay hắn ta sẽ có thêm một thủ hạ kinh tài tuyệt diễm.

Cho dù lúc ấy đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục, không thể thu phục, hiện tại hắn ta cũng không thêm một kẻ địch mạnh như thết Nhưng bây giờ tất cả đã trễ...

Hiện tại Bùi Lăng đã có thành tựu, hắn ta đã mất đi cơ hội cuối cùng.

Sau khi về tông phải coi như chưa xảy ra việc gì, đến lúc đó lại mời mấy vị lão tổ Tô thị... Tốt nhất là đi mời "Minh Huyết" tổ sư, lấy quy củ Thánh tông hóa giải thù hận giữa hai người.

Dù lần này táng gia bại sản thật, nhưng chỉ cần giữ lại thân này, tóm lại vẫn đáng giá...

Thế nhưng, việc lần này không thể để lại bất kỳ hậu hoạn nào...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh vung ống tay áo một cái thu hồi [Yểu Nguyên Hóa Không Kính] đã trở thành phế phẩm, giọng nói âm u lạnh lẽo phân phó: "Đều tới đây."

Sau một lát, mười mấy tên tu sĩ áo bào đen nối đuôi nhau mà vào, phía sau cùng là một tu sĩ Cửu Nghi sơn, chủ nhân của toà lầu nhồ này.

Khí tức mười mấy tên tu sĩ áo bào đen này đều là Hóa Thần, mấy vị phía trước nhất còn đạt đến Phản Hư kỳ.

Tu vi của vị tu sĩ Cửu Nghi sơn kia là Nguyên Anh, nhìn trang phục lại là một vị trưởng lão ở bên ngoài Cửu Nghi sơn.

Sau khi đi vào trong, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống đất hành lễ: "Tham kiến chủ thượng!"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự, đột nhiên đánh ra một chưởng.

Thi khí hùng hậu đột nhiên sinh ra, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, trong chớp mắt thôn phệ tất cả tu sĩ áo bào đen và tu sĩ Cửu Nghi sơn kia.

Oanh! !!

Những người này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp bị đập thành thịt nát.

Thi khí kinh khủng âm u lạnh lẽo quanh quẩn trên đó, sau khi ma diệt thủ đoạn phục sinh và thần hồn của rất nhiều thuộc hạ, mới lặng yên tản đi.

Nhìn tình cảnh máu thịt be bét, thảm không nõ nhìn trước mắt, ánh mắt Tô Ly Kinh rét lạnh.

Những tu sĩ áo bào đen này đều là tử sĩ mà hắn ta âm thầm bồi dưỡng, tu sĩ Cửu Nghi sơn kia là ám tử mà hắn ta bố trí ở Cửu Nghi sơn nhiều năm trước.

Dưới tình huống bình thường, những thủ hạ này tuyệt đối không bán đứng hắn ta.

Nhưng bất cứ chuyện gì đều có vạn nhất.

huống chi đã muốn nhờ tổ sư ra mặt, thủ đoạn của tổ sư sâu không lường được.

Vì đề phòng lộ ra việc hắn ta bí mật đối phó Bùi Lăng mấy lần, nhất định phải diệt trừ tất cả!

Ngay sau đó, Tô Ly Kinh tâm niệm vừa động, ngọn lửa đen đột nhiên thiêu đốt, trong chớp mắt đã đốt cháy tất cả thi cốt hài cốt không còn, lại thiêu đốt sạch sẽ huyết tỉnh xương cốt ở xung quanh.

Lúc linh hỏa màu đen thiêu đốt một tia khí tức cuối cùng của Tô Ly Kinh, bóng dáng Tô Ly Kinh cũng biến mất trong tòa lầu các này...

Từ Châu.

Cát vàng vạn dặm, trời xanh vô tận.

Bùi Lăng đạp không phi độn, áo bào phần phật.

Lực lượng thiên địa khó mà tính toán không ngừng quán thâu vào trong cơ thể hắn, cuộn tròn thành hang, to lớn như cái phễu treo ngược trời cao.

Thương thế quanh người hắn đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục.

Bị hệ thống điều khiển, Bùi Lăng phi độn về phía mục tiêu là sơn môn Cửu Nghi sơn.

Nhìn qua tầng mây liên miên phía trước, trong lòng hắn suy nghĩ, lần này thi triển [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền], hắn đã đuổi tất cả những người khác đi trước, có lẽ bên Cửu Nghi sơn không có ai phát hiện...

Thế nhưng, hắn nắm giữ tất cả ba môn tiên thuật, lần này [Minh Thiên Đại Mộng] bị phá, về sau cũng rất khó không bị những tông môn khác nhằm vào; [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] xúc phạm thiên cương, không thể tuỳ tiện sử dụng; [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] bởi vì hệ thống thiểu năng thao tác, công khai tiến đánh Cửu Nghi sơn, về sau cũng không tiện lộ ra trước người khác.

Sau đó, lại tìm ý chí Chân Tiên lấy một môn tiên thuật mới!

Ừ, lần này đưa Lệ sư tỷ qua, sẽ để Lệ sư tỷ mỡ miệng giúp hắn.

Nghĩ như vậy, tốc độ Bùi Lăng phi độn càng lúc càng nhanh.

Khác với hai lần trước, lần này không có yêu tộc tới cắt ngang hệ thống đưa tặng, Bùi Lăng nhanh chóng đi đến một mảnh hoang dã, không quan tâm tầng tầng trận pháp xung quanh, trực tiếp đi lên Truyền Tống Trận do Cửu Nghi sơn bố trí.

Hắn bị hệ thống điều khiển, xe nhẹ đường quen hóa thành dáng vẻ Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ, sau đó dáng về ngông nghênh thúc giục trận pháp.

Sau một lát, sơn môn Cửu Nghi sơn.

Thiên Thần phong.

Sườn núi.

Truyền Tống Trận chỉ được sử dụng trong lúc chiến tranh đột nhiên bị chạm đến, trưởng lão phụ trách trấn thủ ngọn núi này lập tức phát hiện động tĩnh, trong nháy mắt đứng lên từ trong mật thất.

Bước ra một bước đã xuất hiện ở bên cạnh Truyền Tống Trận trên sườn núi.

Cùng lúc đó, vô số trận pháp, cơ quan, cấm chế xung quanh nhao nhao sáng lên.

Chương 2186: Hệ thống bắt đầu đột phá cho ngài... (2)

Chẳng mấy chốc, trong trận pháp ánh sáng trắng ngút trời, hiện ra một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.

Trưởng lão thấy rõ người tới, lập tức khẽ giật mình, Sơn Chủ thắng?

Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức khom mình hành lễ, nói: "Sơn Chủ!

Xin hỏi kết quả trận chiến này như thế nào?"

Bùi Lăng không để ý đến trưởng lão này, không hề dừng lại mà chạy tới ngọn núi chính.

Chẳng mấy chốc, hắn vượt qua sông rộng dãy núi, đi tới trên ngọn núi chính cao nhất, hùng tráng nhất ở Cửu Nghi sơn.

Đỉnh chủ phong, cung điện uốn lượn, trước chính điện có thụy thú nghi lại trông coi.

Bọn chúng phát hiện Bùi Lăng đến nhao nhao ngẩng đầu, sau khi trông thấy đều phát ra tiếng gầm gừ vui sướng vui vẻ, chợt tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, không hề ngăn cản.

Bùi Lăng một đường thông suốt, nhanh chóng tiến vào chính điện cung điện.

Tòa đại điện này trông vẻ ngoài cao lớn, bên trong bày biện cực kỳ cổ xưa đơn giản.

Trên mặt đất bằng phẳng trưng bày từng hàng bồ đoàn mây tre lá.

Phía trên ba bậc thêm không có chút trang sức nào cũng có một cái bồ đoàn không khác phía dưới chút nào, ngoài ra còn có một cái bàn con, một bình, trong bình cắm một chùm linh hoa màu sắc thanh nhã, dáng vẻ thiên nhiên, tản ra mùi thơm ngát làm người ta yên ổn.

Bùi Lăng bước lên bậc thang, tán bào ngồi xếp bằng xuống bồ đoàn của Sơn Chủ.

Ngay chớp mắt hắn chính vị, toàn bộ lực lượng thiên địa của Cửu Nghi sơn càng thêm điên cuồng lao vào trong cơ thể hắn, bên tai hắn như có thể nghe được tiếng sóng biển gào thét.

Lúc này, thương thế của Bùi Lăng đã hoàn toàn khôi phục, khí tức càng từ Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong, bắt đầu vượt qua Hợp Đạo hậu kỳ!

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng (tiên lộ phúc duyên: Cửu Nghi sơn]...

"Leng keng! Lần này là đưa tặng gấp ba, hệ thống tiếp tục đưa tặng [tiên lộ phúc duyên: Hàn Ảm Kiếm tông 1, [tiên lộ phúc duyên: Tố Chân Thiên] cho ngài..."

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Bùi Lăng đã dần quen thuộc, hiện tại Kiếm Thần Hàn Âm Kiếm Tông, Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên đều không ở trong tông môn của mình.

Thậm chí Thái Thượng trưởng lão hai tông này cũng theo Tông Chủ đến địa giới Cửu Nghi sơn quan chiến, trong thời gian ngắn không thể lập tức trở về.

gì...

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại đột nhiên thay đổi: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang đột phá Hợp Đạo hậu kỳ, tạm dừng đưa tặng [tiên lộ phúc duyên] "Leng keng! Hệ thống bắt đầu đột phá cho ngài..."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa, trong miệng im ắng phun ra tám văn tự.

Trong chớp mắt, ngụy trang [Thực Nhật bí lục] biến mất, khuôn mặt trang phục của hắn hoàn toàn khôi phục bản tôn, khí tức cả người biến đổi, cao ngạo uy nghiêm, lạnh băng... Như hợp lại làm một với thiên địa.

Cùng lúc đó, toàn bộ trên không Cửu Nghi sơn hiện ra kiếp vân đen nhánh, đồng thời lấy bay tốc độ cực nhanh mở rộng.

Chính là [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức ngẩn ra.

Cửu Nghi sơn.

Bí địa.

Căn phòng nhỏ trong rừng tùng, từng tiếng sóng lớn, trong lư hương phun ra ba sợi mây khói, chợt hợp chợt tán lại một lần nữa biến ảo, sông núi cỏ cây, đại mạc sa mạc, gió to sóng lớn, U Minh tử địa, đất vàng vạn dặm... Trong vạn dặm non sông, chúng sinh sướng vui giận buồn, yêu hận tình thù, đủ loại nhân duyên diễn dịch từng màn ở bên trong.

Có người tan nát cõi lòng, có người thoải mái không bị trói buộc, có người được ăn cả ngã về không, có người không quan tâm hơn thua... Tình đời vô số, Như sương như tuyết.

Lạnh băng, mát lạnh.

Trong nơi hẻo lánh, gió núi thổi lên, cây quế dao động nhao nhao như một cơn mưa hoàng kim rơi xuống.

Hương thơm bốn phía, nước trong dính áo.

"Thế Vị" tổ sư cả người đầy hương quế nhận ra điều gì đó, tên tiểu bối kia đã giải quyết xong thần mộc!

Cùng lúc đó, hắn ta cảm giác được, Trọng Minh tông "Phục Cùng" và hai vị kia ở U Tố mộ đồng thời thu hồi ánh mắt...

"Thế Vị" tổ sư khẽ nhíu mày, hơi kỳ quái!

Mục tiêu ba vị kia không giống như đang bảo vệ đoạn sợi rễ thần mộc mất khống chế kia, nếu không vừa rồi tiểu bối kia sẽ không thành công!

Hơn nữa, cũng không thể vì che chở tiểu bối kia, nói vậy, vừa rồi hắn ta ra tay với đoạn thần mộc, ba vị kia sẽ không cùng lúc ra tay ngăn cản...

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Nghĩ tới đây, ánh mắt "Thế Vị" tổ sư vẫn tập trung vào hai nơi là Trọng Minh tông và U Tố mộ, đợi đã lâu thấy Trọng Minh tông "Phục Cùng" và hai vị U Tố mộ kia không có bất kỳ động tác gì nữa, hắn ta lập tức khẽ gật đầu.

Mặc dù chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng xem ra chắc đã dừng ở đây rồi.

"Thế Vị" tổ sư khép hai mắt lại, thúy tụ phiêu diêu, hoa quế rực rỡ nhao nhao rơi xuống như mưa.

Chương 2187: Làm sao bây giờ?

Mây khói tản ra cả phòng lại trào lên biến ảo, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sinh tử vinh nhục... Trong chớp mắt nhạt lại.

Nhưng ngay lúc lư hương bắt đầu kiềm chế mây khói: "Thế Vị" tổ sư đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Hắn ta lập tức mở to mắt, mây khói mỏng manh đồng thời dừng tiến thêm một bước nhạt lại, tổ sư quay đầu nhìn về một phương hướng.

Ánh mắt lập tức xuyên qua trùng điệp ngăn cách, chẳng mấy chốc đã thấy Sơn Chủ Đào Văn Độ đời này xuất hiện từ Truyền Tống Trận trên Thiên Thần phong, phi độn đến chủ phong.

"Thế Vị" tổ sư nhướn mày, trong hai con ngươi lập tức sáng lên ánh sáng trong vắt, như lặp ánh trăng đi lặp lại loại bỏ, lại như Ly Long ngậm minh châu ở đáy biển, trong veo, thuần khiết, nhu hòa, lại trong vắt to lớn như có thể thấm nhuần vạn vật.

Trong chớp mắt: "Thế Vị" tổ sư phát hiện, dù là hình dạng, khí tức, mệnh cách... Đây đều là Đào sơn chủ Cửu Nghi sơn thế hệ này!

Nhưng đây là điều không thể nào!

Vừa rồi hậu bối Đào Văn Độ đã bị thần mộc phản phệ, sao còn có thể lông tóc không hao tổn trở lại sơn môn?

Ngay cả hắn ta cũng không nhìn thấu lớp ngụy trang...

Sắc mặt "Thế Vị" tổ sư lập tức nghiêm nghị nhưng không đợi hắn ta ra tay, đã thấy đối phương độn đến chính điện chủ phong, nghênh ngang ngồi xếp bằng xuống chỗ ngồi của Sơn Chủ Cửu Nghi sơn các đời, trong tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết cổ xưa, quanh người hơi dập dờn như sóng nước lập tức hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng, bắt đầu quang minh chính đại đột phá!

Phía trên vòm trời Cửu Nghi sơn, lập tức bắt đầu ngưng tụ kiếp vân đen như mực...

Đây cũng là một môn tiên thuật làm trái thiên cương!

"Thế Vị" tổ sư ngu ngơ một tức, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, lại là vị tiểu bối Trọng Minh tông này!

Tiến đánh đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn...

Tiên thuật làm trái thiên cương...

Lại đến hiện tại, ngụy trang Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, còn đường hoàng đến Cửu Nghi sơn đột phá?

Dù là những tên điên Vô Thủy sơn trang tự xưng là Tiên Tôn Tiên Đế kia, cũng không dám tùy ý làm bậy như thết Vốn thấy đối phương quang minh chính đại khiêu chiến năm tông môn chính đạo, lại không sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, hắn ta đã không có ý định so đo việc lần trước đối phương tiến đánh đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn, nhưng bây giờ tiểu bối này thật sự không đặt Cửu Nghi sơn vào mắt!

Nghĩ tới đây: "Thế Vị" tổ sư lập tức muốn trực tiếp ra tay, tự mình dạy dỗ tên tiểu bối này một chút.

Nhưng nghĩ đến vừa rồi Trọng Minh tông "Phục Cùng" và hai vị U Tố mộ kia ra tay một cách khó hiểu, trong lòng hắn ta đột nhiên khẽ động, nhận ra điều gì đó.

Hơi do dự, lập tức để xuống phất trần vừa nâng lên.

Ngay sau đó, bên tai tất cả Thái Thượng trưởng lão chưa bế quan ở trong tông môn Cửu Nghi sơn đều nghe thấy truyền âm của "Thế Vị" tổ sư: "Tất cả mọi người không nên tới gần chủ phong"

"Cũng tạm thời không được mở ra đại trận hộ sơn."

Cửu Nghi sơn, chủ phong.

Cả ngọn núi cao lớn đã hoàn toàn tối xuống, như bị đêm tối bao phủ.

Phía trên bầu trời mây đen hội tụ như núi như biển, trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời, uốn lượn không biết bao nhiêu, nơi đi qua sắc trời chôn vùi, hoàng hôn tràn ngập, thiên uy huy hoàng như lợi kiếm treo cao, chấn nhiếp chúng sinh.

Điện quang tím xanh ấp ủ trong mây, tiếng vang trầm thấp liên tiếp, vô số điện xà nhỏ bé lăn lộn nhảy vọt lên, nhanh chóng lớn mạnh.

Vù vù vù...

Cơn gió mạnh lao ra bốn phương tám hướng, cỏ cây khắp núi nhao nhao cúi đầu, dấy lên làn sóng xanh thanh thế thật lớn giữa dãy núi cheo leo.

Sông rộng quanh quẩn giữa dãy núi, sương nhiều ẩm ướt, ánh nước lấp lánh.

Phi cầm tẩu thú vốn tuỳ tiện ra vào núi rừng mây tầng như có cảm giác, nhao nhao chạy trốn tránh né, cố hết sức rời xa chủ phong.

Bầu trời tối đen, lôi điện ngang trời, tiếng ầm ầm dần bốc lên, lấy chủ phong làm trung tâm, cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng.

Nơi đi qua, cỏ cây nằm rạp, sinh linh hoảng sợ, sông núi bốc lên, dãy núi run rẩy đây là Hợp Đạo kiếp!

Lúc này, trong chính điện chủ phong, Bùi Lăng đã giẫm lên bồ đoàn đứng lên, trong tay vẫn duy trì dáng vẻ bấm niệm pháp quyết.

Lực lượng thiên địa đến từ toàn bộ địa giới Cửu Nghi sơn, còn đang liên tục không ngừng hội tụ vào trong cơ thể hắn.

Khí tức thiên kiếp tản khắp toàn bộ phương thiên địa này, lực lượng chí dương chí liệt như là nắng gắt giữa trời, chấn nhiếp vạn vật.

Cảm nhận được lôi kiếp hùng hậu như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, cuối cùng Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần.

Đệt bà thiểu năng hệ thống!

Hít thở, hít thở! !!

Làm sao bây giờ?

Tiếng động lớn như vậy, Cửu Nghi sơn muốn không phát hiện cũng khó khăn!

Lần trước hắn dùng tiên thuật tiến đánh đại trận hộ sơn Cửu Nghi sơn, trực tiếp kinh động đến một vị tổ sư Cửu Nghi sơn.

Hiện tại, hắn không chỉ dùng tiên thuật, hơn nữa còn đang dẫn kiếp đột phá trên chủ phong Cửu Nghi sơn!

Nếu bị tổ sư Cửu Nghi sơn phát hiện, biết đâu lại một bàn tay chụp chết hắn!

Hy vọng sư tôn Dược Tiên Nữ ở gần đây, có thể bảo vệ mình một mạng...

Đang nghĩ ngợi, phía trên chủ phong Cửu Nghi sơn, tầng mây màu mực trùng điệp, uốn lượn vạn dặm, trông như biển sâu treo ngược vòm trời.

Chương 2188: Hợp Đạo hậu kỳ

Lôi điện tím xanh khó mà tính toán lao nhanh trong mây, ầm ầm truy đuổi, sấm chớp hùng hậu, trong chớp mắt đã hội tụ thành một đầu điện long vô cùng to lớn, nổ tung trời cao, chém thẳng xuống.

Kiếp lôi xé rách hư không, chiếu khắp bát hoang, trực tiếp vượt qua chính điện chủ phong Cửu Nghi sơn, rơi vào trên người Bùi Lăng.

Oanh! !!

Cả người Bùi Lăng lập tức tê rần, vô số điện quang tím xanh như mạng nhện bao phủ toàn bộ thể xác hắn, điện xà đi khắp nơi, nhanh chóng đánh mất tri giác. Cùng lúc đó, đầu "Pháp" với người gỗ trong đầu hắn đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.

Hắn lập tức cảm thấy bất ngờ, lần trước hắn đang uỷ thác hệ thống dùng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này độ kiếp, toàn bộ kiếp lôi bị thân thể của hắn hấp thu không còn hoàn toàn không đả thương được hắn, nhưng lần này...

Không kịp suy nghĩ nhiều, trong chính điện lập tức hiện ra vô số kẽ nứt hư không, bên trong một mảnh đen kịt, không ngừng truyền ra cảm giác sâm nhiên, cao xa, uy nghiêm.

Trong nháy mắt, ánh sáng tím xanh rực rỡ!

Kiếp lôi liên tục không ngừng như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt trào ra từ trong khe hở, gầm thét trút xuống Bùi Lăng...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng vang kinh thiên động địa liên miên không dứt, ánh sáng to lớn chiếu rõ ràng chính điện to như vậy.

Linh hoa trên bàn nhỏ cách đó không xa điên cuồng chập chờn, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi tiếp nhận, khó khăn nhao nhao.

Thiên uy huy hoàng tràn trề giáng xuống!

Lôi điện cuồn cuộn như thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mãnh liệt như bùn lầy, gần như trong nháy mắt nhấn chìm Bùi Lăng, không biết bao nhiêu đạo kiếp lôi đồng thời đánh trúng đạo thể của hắn, đau đớn khó nói lên lời lộn xộn tuôn ra, nhưng hắn lại không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Kiếp lôi này là hắn thi triển tiên thuật gọi tới, vì vậy đánh trên người hắn cũng như dùng Cửu Phách Đao công kích, căn bản không thể cắt ngang hệ thống uỷ thác!

Đồng dạng, cũng vì kiếp lôi là hắn thi triển tiên thuật, vì vậy lần này thao tác của hệ thống vô cùng thiểu năng!

Toàn bộ quá trình độ kiếp, căn bản không biết phòng ngựt ầm ầm ầm ầm ầm...

Lôi âm gào thét, từng đạo tử điện nổ vang trong hư không, ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, sáng tỏ như lưỡi đao, sinh linh tranh nhau tránh xa, thác nước đứt đoạn, cỏ cây rơi xuống, cát bụi run rẩy, toàn bộ chủ phong, từ sườn núi đi lên đều rơi vào một mảnh lôi đình cuồn cuộn như hải dương.

Cửu Nghi sơn.

Chủ phong.

Hồi lâu sau, cuối cùng tiếng sấm hoành hành ngang ngược mãnh liệt đã dừng, kiếp vân nặng nề trên trời cao chầm chậm tần đi.

Vốn chính điện Cửu Nghi sơn được xây dựng bằng linh tài cực kỳ kiên cố, dùng rất nhiều trận pháp gia cố, dù là một kích toàn lực của tu sĩ cấp cao cũng lù lù bất động.

Nhưng lúc này trải qua kiếp lôi hùng hậu lặp đi lặp lại oanh kích, đã trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới đại điện vốn bày biện đơn giản lại cổ xưa trang nhã, trang trọng trang nghiêm, khắp nơi một mảnh đen kịt, tỏa ra từng mùi khét.

Khí tức lôi đình tràn ngập mỗi một góc, những thứ như bồ đoàn, bàn nhỏ, bình hoa vốn cũng là dụng cụ pháp bảo, sớm đã hôi phi yên diệt, không còn tồn tại.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Sơn Chủ, toàn thân cháy đen, trong không khí tản ra mùi thơm như thịt bị nướng cháy.

Lúc này trên dưới cả người hắn chồng chất vết thương, lại không chảy ra máu mủ, đều bị lôi điện lấy phương thức thiêu đốt phong cấm vết thương, sau đó lặp đi lặp lại xé rách, thiêu đốt...

Sâu trong thức hải của hắn, tán cây to lớn cành lá lượn quanh, vòng mặt trời thứ năm hiển hách lừng lẫy đang từ từ bay lên, treo cao trên ngọn cây!

Khí tức của Bùi Lăng đã đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ!

Lực lượng thiên địa đến từ Cửu Nghi sơn còn đang liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn, thương thế quanh người hắn dùng tốc độ cực nhanh, bắt đầu khép lại, khôi phục.

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ, hệ thống miễn phí đưa tặng một đạo lữ mới cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp đôi cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã hoàn thành đột phá, hệ thống tiếp tục đưa tặng [tiên lộ phúc duyên: Hàn Ẩm Kiếm tông], [tiên lộ phúc duyên: Tố Chân Thiên 1..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 6.0 là [tiên lộ bản demo], lần này ưu tiên đưa tặng [tiên lộ phúc duyên]..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống vang lên, Bùi Lăng đã đứng lên từ vị trí ban đầu, làn da cháy đen và vảy tổn thương tróc ra từng mảnh từ trên người hắn, thịt mới lập tức sinh ra.

Hắn bước ra một bước, chớp mắt lại hóa thành dáng vẻ Đào Văn Độ, nhanh chân bước ra ngoài.

Thấy hệ thống làm ra tiếng động lớn như vậy, Cửu Nghi sơn lại không có phản ứng, Bùi Lăng thầm thở phào nhưng trong lòng lại cảm thấy rất nghi ngờ, không làm kinh động đến tổ sư cũng bình thường.

Dù sao tổ sư chín môn phái lớn đều bế quan nhiều năm, rất ít để ý tới thế sự.

Nhưng vì sao Cửu Nghi sơn trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, thế gia lão tổ... Chưa từng xuất hiện?

Việc này hơi kỳ quái, nhưng hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy.

Chương 2189: Danh ngạch

Hiện tại tu vi của hắn đã đột phá, hệ thống không đưa tặng ngay một vị tổ sư Cửu Nghi sơn cho hắn, hắn đã rất thỏa mãn!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển bước ra cửa lớn chính điện, ngay sau đó...

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần miễn phí đưa tặng này đến đây là kết thúc."

"Leng keng! Đưa tặng [tiên lộ phúc duyên] thất bại, lần sau hệ thống sẽ tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Đưa tặng đạo lữ thất bại, lần sau hệ thống tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Chưa biết rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh biến đổi, đã xuất hiện trong một mảnh thung lũng thanh u!

Mảnh thung lũng này trống vắng tươi mát, cỏ gừng rậm rạp đáng yêu mọc đầy đất, dòng sông như thắt lưng quanh co quanh quẩn, chầm chậm chảy xuôi.

Cạnh bờ có một gốc cây hoa quế cao lớn, cành lá rậm rạp, hiện tại đang nở đầy hoa quế, từng điểm vàng ròng tô điểm giữa màu xanh sáng long lanh, xanh vàng chiếu rọi, rực rỡ huy hoàng.

Mây mù vùng núi lượn lờ, hương thơm xông vào mũi, mây tụ trong núi xa hương khí ướt át ngọt ngào thấm vào phế phủ.

Một lão giả áo bào xanh giày đen, râu tóc bạc trắng, cánh tay đỡ phất trần đang ngồi xếp bằng dưới cây, bình tĩnh nhìn hắn.

Trông lão giả này như không có bất kỳ tu vi gì, vẻ mặt cũng bình thản yên tĩnh nhưng trong chớp mắt thấy đối phương, trong lòng Bùi Lăng lập tức dâng lên một cảm giác nguy cơ to lớn trước nay chưa từng có!

Dù hiện tại tu vi của hắn đã là Hợp Đạo hậu kỳ! Dù hiện tại hắn đã nắm giữ sáu đầu pháp tắc, ba môn tiên thuật, có thể xưng gần như vô địch dưới độ kiếp!

Nhưng lúc này vẫn yếu đuối không chịu nổi như là phàm nhân, dường như lão giả này chỉ cần động ngón tay có thể nhẹ nhõm tru sát hắn!

Loại cảm giác áp bách kinh khủng không thể nói, không thể nắm lấy rất giống lúc hắn gặp "Minh Huyết" tổ sư trong Truyền Thừa điện Trọng Minh tông!

Chỉ một khoảnh khắc, Bùi Lăng đã nhận ra mình đang đối mặt với ai!

Bùi Lăng lập tức cung kính hành lễ nói: "Vãn bối Bùi Lăng, bái kiến tiền bối Cửu Nghi sơn!"

Lão giả áo bào xanh khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Lão phu Thế Vị, là một trong Cửu tổ sư Nghi sơn. Ngồi đi!"

Vừa dứt lời, trên đồng cỏ đối diện lão giả đã xuất hiện một cái bồ đoàn bện từ cành lá hương bồ.

Quả nhiên là tổ sư Cửu Nghi sơn!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lập tức rõ ràng, chẳng trách vừa rồi hắn độ xong toàn bộ thiên kiếp, trên dưới Cửu Nghi sơn không ai đến tìm hắn, hóa ra tổ sư Cửu Nghi sơn đã sớm phát hiện hắn!

Chỉ có điều, vì sao vừa rồi đối phương không ra tay ngăn cản hắn?

Nhưng cũng tốt, lần này hắn dùng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], không phải [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền], chắc tổ sư Cửu Nghi sơn này còn chưa biết hắn có liên quan đến chuyện ngày đó...

Chính đạo thích giảng đạo lý, tiếp theo hắn chỉ cần ứng đối tốt, chắc chắn không có việc gì...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm yên tâm hơn nhiều, lúc này rất biết điều lại thi lễ một cái, sau đó mới dựa theo "Thế Vị" tổ sư ra hiệu, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

"Thế Vị tiền bối, vừa rồi vãn bối... Sau khi ngồi xuống, Bùi Lăng lập tức mở miệng muốn giải thích việc vừa đột phá ở Cửu Nghi Sơn.

Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, đã nghe "Thế Vị" tổ sư bình thản hỏi: "Mặc dù ngươi là Thánh Tử ma môn nhưng lần này khiêu chiến năm tông chính đạo ta lại là đường đường chính chính, cũng coi như quang minh lỗi lạc."

"Chính đạo ta cũng lấy lễ để tiếp đón ngươi"

"Nhưng mấy ngày trước, vì sao ngươi vô cớ công kích sơn môn Cửu Nghi sơn ta?"

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức cứng đờ, cái này... Tổ sư Cửu Nghi sơn đã biết rồi?

Sau khi đầu óc trống rỗng một khoảng ngắn ngủi, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, suy nghĩ lý do, lại nghe "Thế Vị" tổ sư nói tiếp: "Đừng suy nghĩ, lão phu muốn nghe lời nói thật"

Cảm nhận được quanh người "Thế Vị" tổ sư truyền đến uy áp kinh khủng làm người ta sợ hãi, Bùi Lăng đành phải da đầu tê dại trả lời: "vãn bối... Cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc ấy đang tu luyện đột nhiên... Lại ra tay..."

Vẻ mặt "Thế Vị" tổ sư bình thản, nếu là trước kia đương nhiên hắn ta không tin loại lí do thoái thác này.

Nhưng kết hợp với hành động vừa rồi của tiểu bối này, cùng cảm giác thần niệm bao phủ xuống vào lúc này... Loại lời nói không có bất kỳ lý do này gì ngược lại càng giống lời nói thật.

Cũng như những ma tu Vô Thủy sơn trang kia giết người phóng hỏa, làm xằng làm bậy, cũng không phải vì những hành động này có thể mang đến lợi ích gì cho bọn họ, đơn thuần là vì bọn họ muốn làm như vậy!

Tên tiểu bối trước mắt còn Vô Thủy sơn trang hơn Vô Thủy sơn trang...

Lạnh nhạt suy nghĩ như thế: "Thế Vị" tổ sư nói tiếp: "Việc tiến đánh sơn môn Cửu Nghi sơn ta, có thể không tính toán với ngươi."

"Nhưng lần này ngươi giả mạo Sơn Chủ Cửu Nghi sơn đương thời, lại đột phá ở chính điện chủ phong, lại là vì sao?"

VÌ sao?

Đương nhiên là vì hệ thống thiểu năng!

Trong lòng hỏi thăm liệt tổ liệt tông hệ thống, Bùi Lăng lập tức rơi vào trầm mặc, căn bản không có cách giải thích chuyện này!

Thấy tiểu bối này lại muốn tìm lý do: "Thế Vị" tổ sư khẽ lắc đầu, lập tức gọn gàng dứt khoát hỏi: "Là vì tiên lộ?"

Chương 2190: Danh ngạch (2)

Nghe vậy, Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại giật mình.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại.

Đối phương là tổ sư Cửu Nghi sơn, tầm mắt và thủ đoạn vượt xa thứ mà bây giờ hắn có thể tưởng tượng, có thể nhìn ra tiên lộ của hắn cũng không phải chuyện lạ gì!

Thậm chí... Dù đây chỉ là suy đoán của đối phương, hiện tại hắn cũng không thể phủ nhận!

Bởi vì, đây là nguyên nhân thực sự khiến vị tổ sư Cửu Nghi sơn này vừa dung túng hắn độ kiếp đột phá ở Cửu Nghi sơn, đến nay chưa ra tay với hắn!

Cũng là điểm mấu chốt để tiếp theo hắn có thể an toàn rời khỏi địa giới Cửu Nghi sơn hay không!

Suy nghĩ sau một lát, Bùi Lăng đột nhiên thay đổi dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt "Thế Vị" tổ sư, bình tĩnh hỏi: "Thế Vị tiền bối muốn một danh ngạch?"

Nghe được Bùi Lăng thừa nhận, hiếm khi nào trên mặt "Thế Vị"

tổ sư xuất hiện nụ cười, hắn ta khẽ gật đầu, hoà nhã nói: "Cửu Nghi sơn vừa cung cấp đất độ kiếp cho ngươi, đây là tiền căn."

"Lẽ ra nên đạt được một phần Quả đồng giá từ ngươi."

Bùi Lăng nghe vậy, lại nhanh chóng lắc đầu, thản nhiên nói:

"Chín danh ngạch thành tiên đã sớm bị người ta quyết định"

"Nếu Cửu Nghi sơn muốn, trừ khi Quỷ Tang cùng hai vị cấm kỵ kia của U Tố mộ có một vị vẫn lạc."

Nghe vậy: "Thế Vị" tổ sư mỉm cười, nói: "Bây giờ tiên lộ của ngươi còn chưa thành công."

"Cửu Nghi sơn sẽ không khai chiến với U Tố mộ vì vậy."

"Cũng không đến khai chiến Trọng Minh tông"

"Thứ Cửu Nghi sơn muốn là khi ngươi hoàn thành súc thế, tiến về Phù Sinh cảnh mở ra Phù Sinh kỳ cục, sẽ nhận được tư cách cùng tiến vào Phù Sinh cảnh"

Tư cách cùng tiến vào Phù Sinh Cảnh...

Lúc trước Long Bá Chiến Vương cũng đưa ra điều kiện này!

Bùi Lăng lập tức nhận ra điều gì đó, ý của "Thế Vị" tổ sư đã rất rõ ràng.

Hiện tại đối phương không tranh đoạt chín danh ngạch thành tiên với U Tố mộ và Trọng Minh tông, là vì hiện tại hắn còn chưa đi đến tiên lộ, có quá nhiều nhân tố không xác định, không đáng để Cửu Nghi sơn khai chiến với U Tố mộ và Trọng Minh tông.

Nhưng nếu chờ hắn đi đến cuối đầu tiên lộ này, tiến vào Phù Sinh cảnh mở ra Phù Sinh kỳ cục, chính là lúc Cửu Nghi sơn khai chiến với hai vị cấm kỵ U Tố mộ, Quỷ Tang, thậm chí là tổ sư Trọng Minh tông!

Chỉ có chín danh ngạch thành tiên, chính hắn chiếm một cái, chỉ còn lại tám cái.

Cửu Nghi sơn, Long Bá Chiến Vương căn bản không cần đi tranh tám danh ngạch này, bọn họ chỉ cần diệt trừ sinh linh chiếm tám danh ngạch này, thay vào đó là được!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, vốn hắn còn có kế hoạch chia danh ngạch cho Lệ sư tỷ, Yến Minh Họa, sư tôn Dược Dạ Thư, Tư Hồng Khuynh Yến, Văn Nhân Linh Sắt, Kiều Từ Quang...

Nhưng bây giờ ngoại trừ sư tôn Dược Dạ Thư, nếu đạo lữ khác không đủ tu vi lại tiến về Phù Sinh cảnh, chắc chắn phải chết!

Suy nghĩ hồi lâu, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Có thể!"

"Thế nhưng, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối."

Trong tình huống này, cự tuyệt có nghĩa bỏ mình!

Cửu Nghi sơn thật sự là danh môn chính đạo, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn lại là Thánh Tử ma môn hung danh hiển hách, lại vừa giả mạo Sơn Chủ Cửu Nghi sơn ngay trước mặt vị tổ sư Cửu Nghi sơn này.

Loại hành vi này đặt ở bất kỳ một tông môn nào, đều là hắn khiêu khích uy nghiêm của toàn bộ tông môn.

Hiện tại Bùi Lăng chỉ có thể lấy tiên lộ làm thẻ đặt cược, có thể đổi một phần chỗ tốt từ chỗ "Thế Vị" tổ sư, sẽ thêm một phần chỗ tốt!

"Thế Vị" tổ sư mỉm cười gật đầu, nói: "Tiểu hữu cứ hỏi:

Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Đầu tiên lộ này của vãn bối đến từ U Tố mộ.

"Hai vị cấm kỵ U Tố mộ kia đã sớm là cảnh giới Đại Thừa, vì sao không tự đi đầu tiên lộ này, mà muốn giao cho một hậu bối như vãn bối?"

Bùi Lăng đã từng hỏi Long Bá Chiến Vương vấn đề này, lúc ấy Long Bá Chiến Vương cũng cho hắn đáp án.

Chỉ có điều, thứ nhất hắn cũng không quá tin tưởng Long Bá Chiến Vương; thứ hai là Long Bá Chiến Vương không muốn lừa gạt hắn, nói thẳng ra những điều hắn ta biết, nhưng một vị dị tộc vẫn lạc nhiều năm, vừa mới phục sinh, sự hiểu biết với chân tướng tất nhiên không thể bằng với chín môn phái lớn đang như mặt trời ban trưat Cùng một vấn đề, hiện tại hắn hỏi lại "Thế Vị" tổ sư, cũng có thể có thu hoạch khác.

Nghe thấy tiên lộ đến từ U Tố mộ: "Thế Vị" tổ sư cũng không cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng trả lời: "Thiên hạ này, bất kỳ một đầu tiên lộ nào đều vô cùng gian nan"

"Hai vị U Tố mộ kia tu luyện năm tháng quá lâu, thiếu quá nhiều nhân quả.

"Thậm chí rất nhiều nhân quả liên lụy đến người đã chôn vùi trong năm tháng, không thể trả lại'"

"Nếu thật sự mở ra tiên lộ, khả năng phi thăng rất thấp"

"Ngoại trừ cái đó ra, việc này cũng có chút liên quan với thập đại thiên điều."

"Cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí như tiểu hữu."

Thập đại thiên điều?

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn thật sự từng dùng [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] nhiều lần, nhưng bây giờ thượng giới vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên chưa phát hiện, nên vấn đề không lớn...

Chương 2191: Bí ẩn tiên lộ

Thế là, lúc này Bùi Lăng lại hỏi: "Cửu Nghi sơn là đứng đầu chính đạo, Thế Vị tiền bối là tổ sư Cửu Nghi sơn cao quý, nhưng vì sao cũng muốn yêu cầu danh ngạch từ chỗ vãn bối?"

"Chứ không phải tự mở tiên lộ khác?"

Chín môn phái lớn là đỉnh phong ở phương thế giới này, tất nhiên cũng nắm giữ con đường thành tiên!

So sánh ra, hắn cũng chỉ là một hậu bối, hơn nữa còn là Thánh Tử ma môn: "Thế Vị" là một trong tổ sư chính đạo, cũng cảm thấy hứng thú với danh ngạch tiên lộ của hắn... Điều này cực kỳ không bình thường!

Lại nghe "Thế Vị" tổ sư chậm rãi nói: "Chín môn phái lớn có tổng cộng hai đầu tiên lộ, một chính một tà"

"Chính đạo ta coi trọng hậu đức tái vật, lấy đức hạnh hoàn thiện và tích lũy không ngừng hoàn mỹ mình, từ đó đạt tới mục đích phi thăng"

"Về phần ma đạo, thì là một chữ đoạt, cướp đoạt tạo hóa thiên hạ, uẩn dưỡng bản thân để cầu thành tiên"

"Mặc dù hai đầu tiên lộ này dù là đạo tâm hay phương thức đều khác rất xa, nhưng từ kết quả đều có thể đạt tới mục đích thành tiên"

"Nhưng tiên tổ chín môn phái lớn đã từng xúc phạm thập đại thiên điều, vì vậy hậu bối muốn đi tiên lộ cần tiếp nhận Quả vì tiên tổ đã từng xúc phạm thiên điều... Lúc đi tới Phù Sinh kỳ cục sẽ có một trận tử kiếp không thể tránh khỏi."

"Trừ khi mạnh hơn tiên tổ, nếu không chắc chắn phải chết!"

"Hiện tại tiểu hữu đi không phải hai đạo tiên lộ chính ma, thậm chí không phải tiên lộ Nhân tộc."

"Mặc kệ tiếp theo ngươi có thể thành công hay không, người đi theo đều có thể phòng ngừa trận tử kiếp kia của tiên tổ:

Nghe vậy, Bùi Lăng nghiêm túc ghi nhớ những điều này, tiếp theo lại hỏi: "Nói cách khác, chín môn phái lớn nắm giữ hai đầu tiên lộ, thật ra đều là tử lộ?"

"Thế Vị" tổ sư lắc đầu nói: "Không phải là tử lộ, chỉ là thời gian đài dằng dặc thôi."

"Quả vì tiên tổ xúc phạm thiên điều, có thể dùng việc gia cố phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc, lần lượt triệt tiêu."

"Cách mỗi mấy trăm năm, vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc sẽ bắt đầu thức tỉnh, thử xông phá phong cấm."

"Chín môn phái lớn sẽ cùng nhau ra tay, trấn áp Đọa Tiên."

"Chúng ta ra tay mười lần, có thể đổi một cơ hội tiên lộ."

"Từ ngày xây dựng chín tông, tiền bối nhiều đời đều phi thăng như vậy..."

"Trước đây không lâu, chúng ta lại liên thủ phong cấm Đọa Tiên một lần, hiện tại còn thiếu ba lần có thể tiến hành một lần tiên lộ"

"Nhưng ba lần phong cấm còn thiếu này, ít thì chờ thêm ba trăm năm, nhiều thì còn cần rất nhiều năm..."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu được, cách mỗi mấy ngàn năm chín môn phái lớn mới có thể tiến hành tiên lộ một lần!

Thời gian này quá dài dằng dặc, tổ sư chờ đợi phi thăng quá nhiều, chắc chắn danh ngạch không đủ dùng!

Hiện tại hắn đi tiên lộ, tương đương với thêm một thời cơ phi thăng ngoài định mức, vì vậy đối với tổ sư mà nói, có sự hấp dẫn cực kỳ cường đại!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại hỏi: "Xin hỏi tiền bối, thập đại thiên điều, theo thứ tự là cái gì?"

"Thế Vị" tổ sư khẽ lắc đầu, nói: "Lão phu cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ biết là tiên tổ chín tông xúc phạm thiên điều, là Lục Tiên!"

Lục Tiên?

Tiên tổ chín môn phái lớn từng giết tiên nhân? !

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng hơi nghi ngờ lại hỏi: "Xúc phạm thiên điều nhưng không bị thượng giới phát hiện, đi tới Phù Sinh kỳ cục sẽ không xảy ra chuyện gì?"

"Thế Vị" tổ sư khẽ mỉm cười, ý tứ sâu xa nói: "Vậy phải xem đến lúc đó thực lực của tiểu hữu có thể giấu giếm tiên nhân chân chính hay không."

Nói đến đây, tổ sư dừng một chút, đột nhiên lại nói: "Ö phương thế giới này, hiện tại ngoại trừ tiểu hữu, còn có một vị cũng có thể mở ra tiên lộ."

"Thế nhưng, vị kia còn đang giải quyết nhân quả với hung Hoàng Đan Tổ, một khi đối phương thanh toán xong nhân quả, cũng có thể lập tức đạp lên tiên lộ."

Lung Hoàng Đan Tổ?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức hỏi: "Dược tiên nữ?"

"Thế Vị" tổ sư nhẹ gật đầu, khẽ nói: "Cách mỗi nửa giáp, Lưu Lam hoàng triều sẽ tổ chức một trận đại điển luận đan cho Dược tiên nữ, lấy đó để nàng chọn lựa thiên tài Đan sư có thể kế thừa y bát của Đan Tổ.

"Vì vậy, nếu Dược tiên nữ đạp lên tiên lộ, Lưu Lam hoàng triều sẽ có một danh ngạch cố định"

"Lão phu cho tiểu hữu một đề nghị."

"Nếu không vội phi thăng, có thể chờ Dược tiên nữ một chút."

"Đến lúc đó, có thể có hai cơ hội đánh Phù Sinh kỳ cục, dù là với tiểu hữu hay với Dược tiên nữ, khả năng phi thăng thành công sẽ tăng cao hơn!"

Bùi Lăng im lặng trong chốc lát, sau một lát mới đột nhiên hỏi:

"Dược tiên nữ, hiện tại là tu vi gì?"

"Thế Vị" lão tổ nói: "Cực kỳ lâu trước kia, chính là mới vào Độ Kiếp"

"Hiện tại, có lẽ cũng vậy."

"Dược tiên nữ cũng không phải Nhân tộc, theo hầu của nàng đến từ thượng giới."

"Vì vậy, dù nàng không tu luyện, tu vi cũng không ngừng gia tăng."

"Nhưng nàng không hoàn thành nhân quả ở phương thế giới này, cũng chỉ có thể thông qua việc ngủ say dài dằng dặc, áp chế tu vi tăng lên"

"Chỉ cần nàng dừng ngủ say, giữ sự tỉnh táo, tu vi sẽ nhanh chóng tăng trưởng đến trình độ giống với hai vị cấm kỵ U Tố mộ kia trong khoảng thời gian ngắn..."

Chương 2192: Tam đại thần mộc

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến, trước đó sư tôn Dược Dạ Thư thật sự đã nói với hắn, đối phương đã tìm ra truyền nhân Đan Tổ, không cần tiếp tục ngủ say...

Thế nhưng, việc này liên quan đến thành tiên, việc này lớn, về sau vẫn phải hỏi thăm tình hình cụ thể từ chỗ sư tôn, ngoại trừ cái đó ra nghe ý của "Thế Vị" tổ sư này, chỉ cần đến lúc đó thực lực của hắn đủ cường đại, dù tiếp theo xúc phạm thiên điều, thượng giới cũng không tra được cái gì!

Nhưng rốt cuộc phải mạnh đến trình độ nào... Tốt nhất đi đòi thêm mấy môn tiên thuật từ chỗ ý chí Chân Tiên.

Lúc này: "Thế Vị" tổ sư chờ giây lát không thấy Bùi Lăng hỏi vấn đề gì nữa, lập tức nhân tiện nói: "Tiểu hữu còn có vấn đề gì khác không?"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, nghiêm túc suy nghĩ, lập tức hỏi: "Còn có một vấn đề cuối cùng... Có phải tất cả tiên lộ đều phải đến đánh Phù Sinh kỳ cục không? Vì sao?"

Vấn đề này cũng là vấn đề cuối cùng mà hắn hỏi Long Bá Chiến Vương ở phía dưới Quỷ Tang U Tố mộ.

Long Bá Chiến Vương cho hắn trả lời chắc chắn, chỉ một chữ đơn giản "Phải", không có vì sao.

Bởi vì Long Bá Chiến Vương cũng không biết nguyên nhân cụ thể..

Hiện tại hắn hỏi lại tổ sư Cửu Nghi sơn vấn đề này, là muốn biết càng nhiều manh mối có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục!

Nghe vậy, sắc mặt "Thế Vị" tổ sư bình thản trả lời: "Tất cả tiên lộ đều phải đi đánh Phù Sinh kỳ cục, về phần tại sao..."

Hắn ta nói đến chỗ này, không trả lời mà hỏi lại: "Không biết tiểu hữu biết bao nhiêu về tam đại thần mộc?"

Tam đại thần mộc?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt nói: "Vãn bối chỉ biết là, Quỷ Tang U Tố mộ đã từng là Phù Tang một trong tam đại thần mộc."

"Thế Vị" tổ sư nhẹ gật đầu, sau đói nói: "Tam đại thần mộc, ngoại trừ Phù Tang, hai đại thần mộc khác là Tầm Mộc và Kiến Mộc."

"Tâm Mộc rộng rãi, trên vượt mây trời, dưới che Ngu Uyên, những năm cuối thượng cổ Bàn Nhai giới đại biến, Phù Tang vẫn lạc, Tầm Mộc và Kiến Mộc cũng bị giam cầm. Trong đó Tầm Mộc lui vào Thanh Yếu sơn, được Yêu tộc phụng làm Đế Tôn."

"Kiến Mộc trăm trượng không nhánh, chín chín kỷ, lại tiến về lối đi thượng giới."

"Dù là đầu tiên lộ nào, muốn phi thăng đều phải thông qua Kiến Mộc."

"Kiến Mộc... Lại đang ở trong ván cờ!"

Kiến Mộc...

Trong ván cờ...

Bùi Lăng nghiêm túc ghi nhớ những điều này, những điều mà "Thế Vị" tổ sư biết thật sự nhiều hơn dị tộc Long Bá Chiến Vương, hắn lập tức cung kính nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm!"

"Thế Vị" tổ sư khẽ gật đầu, chợt nói: "Lần này tiểu hữu khiêu chiến năm tông chính đạo ta, năm trận chiến toàn thắng, không dùng bất kỳ mánh khoé gì không thể cho người khác biết, Sơn Chủ Đào Văn Độ đời này của tệ tông, mặc kệ chết trong tay tiểu hữu hay chết bởi sợi rễ thần mộc phản phệ, việc này đều dừng ở đây.

"Tệ tông sẽ không làm phiền tiểu hữu"

"Chỉ là, Sơn Chủ đời sau nên do Đạo Tử nhận vị."

"Đạo Tử đời này lại có một cọc nhân quả với tiểu hữu."

"Kính xin tiểu hữu nhanh chóng giải quyết, tránh ảnh hưởng tới tiên lộ tiếp theo."

Đạo Tử?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chưa mở miệng đã thấy "Thế Vị" tổ sư đưa tay nắm một cái vào hư không, lòng bàn tay đã thêm một đoạn sợi rễ khô bại không chịu nổi, nó vô cùng khô quắt, không có chút sinh cơ nào, dường như là rễ cây do phàm tục tùy ý đào ra khi khai hoang, ở rễ chính lại có một vết đao khắc sâu, gần như hoàn toàn chém nó làm hai, chỉ dựa vào một chút vỏ rễ để duy trì một chỉnh thể.

Lúc này, phía trên toàn bộ sợi rễ có luồng khí trong trẻo quanh quẩn lưu chuyển, truyền đạt ra khí tức phong cấm.

"Thế Vị" tổ sư tâm niệm vừa động, buông tay ra, sợi rễ chợt lơ lửng lên, bay tới trước mặt Bùi Lãng.

"Đây là sợi rễ thần mộc Phù Tang, trên người tiểu hữu cũng có khí tức Phù Tang, cầm nó, tương lai tiến vào Phù Sinh kỳ cục có thể có ích lợi"

"Đây là thù lao để ngươi thay mặt tệ tông tìm Đạo Tử về."

Cửu Nghi sơn.

Oanh Châu.

Vòm trời mênh mông, biển mây cuồn cuộn, một tòa pháp chu cỡ lớn nhẹ nhàng trôi nổi, tầng mây xanh mênh mông, chim bay khó hơn, quan sát non sông vạn dặm nguy nga.

Trong khoang tầng cao nhất.

Chính sảnh không có một ai, một đạo vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện.

Chợt, một bóng người huyền bào đi ra từ bên trong, khí tức hắn nội liễm, vẻ mặt lạnh nhạt, chính là Bùi Lăng.

Sau khi hắn xuất hiện, theo thói quen kiểm tra cả chiếc pháp chu, xác định không có vấn đề mới đi đến chủ vị ngồi xuống, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, khí tức Hợp Đạo hậu kỳ cũng hoàn toàn vững chắc.

Lực lượng thiên địa đến từ toàn bộ Cửu Nghi sơn không còn tiếp tục quán thâu vào trong cơ thể hắn.

Trải qua lần trò chuyện này với "Thế Vị" tổ sư, hắn đã tiến thêm một bước hiểu rõ tiên lộ.

Chỉ có điều, còn có một số vấn đề, tốt nhất tìm sư tôn Dược Dạ Thư xác nhận một chút...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra phù lục đặc chế, trên đó tràn ngập lực lượng không gian, đây là Truyền Tống Phù thông hướng đến "Tiểu Tự Tại Thiên".

Hắn không lập tức thôi động phù triện, mà bình thản phân phó:

"Về Trọng Minh tông,"

Trong khoang nào đó trên pháp chu, Thi Nam Tử lập tức phát hiện, nhanh chóng đáp: "Vâng!"

Chương 2193: "Phục Cùng" tổ sư

Chẳng mấy chốc, pháp chu được nàng và đám người Liên Đồng Tử điều khiển, thay đổi phương hướng, phi độn về phương hướng Trọng Minh tông.

Thân pháp chu to lớn nhẹ nhàng đụng nát mây xanh gió mạnh, sông núi hùng tráng phía dưới lấy tốc độ cực nhanh rút lui, vô số yêu quỷ gào thét đi khắp thân thuyền, thi khí dày đặc tản khắp, quấn lấy toàn bộ pháp chu, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thúc giục phù triện trong tay.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây trắng mênh mang như núi biển.

Từng sợi ánh sáng vàng chói mắt, nhảy nhót giữa tầng mây như tinh linh.

Bùi Lăng mở mắt ra nhìn tình cảnh quen thuộc này, đứng tại chỗ đợi một lát, một bộ áo xanh như mộng ảo lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt hắn.

Dược Dạ Thư tóc dài rủ xuống như ánh trăng trút xuống, oánh nhuận sáng ngời chiếu rọi da trắng như tuyết dung mạo như hoa, càng có vẻ khuynh quốc khuynh thành.

Trong ánh mắt như phỉ thúy đầy ôn hòa yên tĩnh, như là hồ nước trong rừng sâu rậm rạp, tinh khiết, cam liệt, bình thản, sinh cơ bừng bừng.

Bùi Lăng lập tức khom mình hành lễ: "Đồ nhi bái kiến sư tôn!"

Dược Dạ Thư nhẹ gật đầu, ôn hòa nói: "Không cần đa lễ, vi sư đang có việc muốn tìm ngươi."

Nghe vậy, Bùi Lăng nghi ngờ hỏi: "Không biết sư tôn tìm đồ nhi có gì phân phó?"

Dược Dạ Thư nghiêm mặt nói: "Vi sư đã xem toàn bộ quá trình ngươi và Đào sơn chủ Cửu Nghi sơn chiến đấu, môn tiên thuật mà ngươi thi triển làm trái thiên cương, không thể lại dùng"

Làm trái thiên cương? ?

Bùi Lăng ngạc nhiên trong chốc lát, một hồi lâu sau mới dân lấy lại tinh thần.

Sư tôn không tính sai chuyện như thế này!

Lần trước ý chí Đọa Tiên truyền [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cho hắn, cũng vì làm trái thiên cương, hắn mới không tuy tiện vận dụng.

Lần này, ý chí Đọa Tiên truyền [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] cho hắn, lại cũng làm trái thiên cương? !

Đây là làm cái gì?

Là chê hắn chết không đủ nhanh?

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên rất khó coi, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: "Sư tôn, tiên thuật này cũng không có thay thế thiên kiếp, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?"

Dược Dạ Thư chậm rãi nói: "Tiên thuật bình thường là lấy pháp tắc làm cơ sở, tiên thuật thi triển ra đều liên quan đến sự biến hóa của pháp tắc"

"Ngươi thi triển môn kia tiên thuật, nhìn không ra bất kỳ dấu vết pháp tắc gì, nhưng lại có thể nhìn thấy dấu vết thiên đạo rõ ràng."

"Lần trước ngươi dùng môn tiên thuật làm trái thiên cương kia là thay thế thiên đạo, hạ xuống thiên kiếp."

"Tiên thuật lần này là thay thế thiên đạo... Diệt thế!

Diệt thế?

Bùi Lăng không nhịn được da đầu tê dại một hồi, khó trách tiên thuật này không phân địch ta.

Dù hắn là người thi thuật cũng không thể điều khiển mục tiêu tru sát cụ thể của nó, chỉ có thể giết một mảng lớn, hóa ra bản chất của tiên thuật này là diệt sát mọi thứ trong thiên hạ!

Cũng không thể dùng tiên thuật [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lắc đầu, tạm thời để việc tiên thuật sang một bên trước, bắt đầu nói đến việc chính mà lần này tới tìm sư tôn: "Tiếp theo sư tôn cũng muốn đi tiên lộ?"

Sắc mặt Dược Dạ Thư hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã gật đầu nói: "Vi sư không nhanh như ngươi, phải chờ Tố Miên nắm giữ tất cả kỹ nghệ đan đạo do chủ nhân để lại, mới có thể khởi hành"

"Điều này cần một đoạn thời gian không ngắn, hiện tại thiên phú đan đạo của Tố Miên tạm được nhưng căn cơ nhục thân quá bình thường, bị giới hạn tu vi, hiện tại còn chưa học được truyền thừa đan đạo thật sự cao thâm..."

Thấy sư tôn thừa nhận, trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng.

Kim Tố Miên chỉ là Địa Đạo Trúc Cơ, căn cơ thật sự hơi kém nhưng có môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] kia, điều này không thành vấn đề!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vội ho một tiếng, lập tức hỏi: "Vậy danh ngạch phi thăng của sư tôn đã định ra chưa?"

Dược Dạ Thư bình thản nói: "Lưu Lam hoàng triều nhất định có một chỗ."

"Còn lại, chưa quyết định"

"Nhưng nếu đến lúc đó tổ sư năm tông chính đạo đến đây muốn nhờ, vi sư tất nhiên sẽ cho."

Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt, Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời Yến Minh Họa, chân truyền đệ tử Kiều Từ Quang cùng Thái Thượng trưởng lão Mạnh Hồng Huyến, còn có Thái Thượng trưởng lão Hàn Ảm Kiếm tông Hoàn Uẩn Chân đều không tệ!

Không biết sư tôn có thể cân nhắc?"

Dược Dạ Thư lộ ra vẻ ngạc nhiên, danh sách đề cử mà đồ nhi cho nàng cũng không có gì.

Chỉ có điều, mấy người mà đồ nhi nói, tu vi cao nhất cũng chỉ là Hợp Đạo...

Hơi suy nghĩ một chút, nàng khẽ cười nói: "Nếu là đồ nhi tiến cử, chỉ cần đến lúc đó tu vi có mấy người kia thể đạt tới Đại Thừa, vi sư sẽ nghiêm túc cân nhắc"

Bùi Lăng nghe vậy thầm thở phào, lúc này nói: "Đa tạ sư tôn!"

Trọng Minh tông.

Tổ địa Tô thị.

Tòa động phủ sâu trong lòng núi nào đó, lít nha lít nhít phù văn lấp lóe trong hư không, lực lượng phong cấm cường đại tầng tầng lớp lớp bao phủ trong ngoài động phủ, không để bất kỳ khí tức gì lộ ra.

Một bóng đen vô cùng bí ẩn nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, trong giây lát đâm thẳng vào dưới mặt đất.

Chương 2194: "Phục Cùng" tổ sư (2)

Chẳng mấy chốc, trong động phủ mở ra kẽ nứt không gian, chỉ một thoáng vô số trận pháp dao động đảo qua kẽ nứt, sau khi xác nhận thân phận người tới, tất cả cấm chế trầm mặc như lúc ban đầu, đã không còn bất kỳ động tĩnh gì.

Lúc này, một bóng dáng hoa phục kim quan đi ra từ trong kẽ nứt, thần niệm lập tức đảo qua xung quanh.

Đã thấy xung quanh bày biện thưa thớt không có một ai, chỉ có trên thềm son đặt một bảo tọa mạ vàng, một bóng người hoa phục kim quan, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra tà ý ngồi xếp bằng trên đó, đang nhắm mắt tu luyện.

Sắc mặt Tô Ly Kinh âm trầm.

Lần này Tư Hồng Khuynh Yến hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào trong Thánh tông cũng không được đến quan chiến Bùi Lăng khiêu chiến Tông Chủ ngụy đạo.

Bởi vậy, hắn ta cố ý sắp xếp hóa thân này tu luyện ở trong động phủ, đề phòng Tư Hồng Khuynh Yến phát hiện hắn ta đã rời khỏi Thánh tông...

Nghĩ tới đây, hắn ta vung ống tay áo một cái, hóa thân trên bảo tọa lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm hắn ta.

Chợt bước lên thêm son, chuẩn bị tiếp tục tu luyện giống như hóa thân vừa rồi.

Chỉ có điều, hắn ta vừa ngồi xuống bảo tọa đã có một giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai hắn ta: "Ly Kinh, nhanh tới Thiên Tuyên cung!"

Thiên Tuyên cung?

Tô Ly Kinh nhướn mày, hơi không rõ ràng cho lắm nhưng lão tổ Tô thị Tô Đại truyền âm cho hắn ta cũng không giải thích điều gì, sau khi hơi suy nghĩ một chút, hắn lập tức trả lời: "Tốt!"

Nói xong, hắn ta đứng lên, nhanh chóng rời khỏi động phủ, phi độn đến Thiên Tuyên cung.

Sau một lát, giữa dãy núi mênh mông, một tòa cung điện rất rực rỡ nguy nga hiện ra từ trong tầng mây.

Chỉ thấy cung điện vốn hoa mỹ đại khí, lúc này giăng đèn kết hoa, có vẻ vô cùng vui mừng.

Bên cạnh cung điện, núi mây biển sương hội tụ như sóng lớn cuồn cuộn, từng cây san hô ngọc thụ, quỳnh nhánh dao tiêu so le mà đứng trong đó, linh cầm thướt tha lịch sự tao nhã, lông vũ sáng rõ bay múa trong hư không, tiếng hót trong trẻo.

Trên trời cao, một tòa trường hồng tạo ra từ máu tươi và bạch cốt đan xen như ẩn như hiện, dường như sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi thẳng ra sơn môn bất cứ lúc nào.

Nhìn tình cảnh long trọng cực kỳ hiếm thấy này, Tô Ly Kinh không nhịn được ngẩn ngơ.

Hắn ta đầy nghi ngờ hạ xuống trước Thiên Tuyên cung, đi vào cửa cung.

Cho dù toà cung điện các đời Tông Chủ này đã trải qua một lần trang hoàng lại, cũng vô cùng quen thuộc với Tô Ly Kinh.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đã đến chính điện.

Bố cục chính điện không thay đổi quá nhiều với lúc hắn ta là Tông Chủ, đi vòng qua bình phong ở ngưỡng cửa, đối diện là cung điện rộng lớn xa hoa tinh tế.

Lúc này, bên dưới thềm son đã đứng đầy người.

Tất cả Thái Thượng trưởng lão trong tông môn, lão tổ đang trực, Tư Hồng Khuynh Yến tạm thay vị trí Tông Chủ đều khoanh tay đứng hầu, không một ai vắng mặt. Lúc này phần lớn mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, duy chỉ có lão tổ Lệ thị Lệ Tân cùng các Thái Thượng trưởng lão xuất thân Lệ thị, đều thể hiện ra sự vui mừng rỡ ràng.

Phía trên thềm son, trên bảo tọa khổng lồ biểu tượng cho Tông Chủ Thánh tông lại có một bóng dáng quần áo mộc mạc, thậm chí hơi cũ nát đang ngồi.

Trông hắn ta cực kỳ bình thường, cứ như thư sinh dáng vẻ hào phóng âu sầu thất bại trong phàm tục, khí tức cũng như phàm nhân.

Trong chớp mắt Tô Ly Kinh thấy bóng dáng này, lập tức khí tức đại loạn, hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ!

Hắn ta vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào bóng dáng trên bảo tọa.

Là "Phục Cùng" tổ sư!

Trong lòng Tô Ly Kinh chấn động, lúc này mới chú ý tới Thái Thượng trưởng lão, lão tổ đang trực, Tư Hồng Khuynh Yến đều đang cúi đầu, không có bất kỳ một ai đám can đảm nhìn về phía bảo tọa...

Toàn bộ Thiên Tuyên cung yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tô Ly Kinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống đất hành lễ: "Đệ tử Tô Ly Kinh, bái kiến Phục Cùng tổ sư!"

Sắc mặt "Phục Cùng" tổ sư không có bất kỳ biến hóa gì, bình thản nói: "Miễn lễ."

Tô Ly Kinh lập tức đáp: "Vâng!"

Sau đó đứng lên, đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão.

Tận đến giờ phút này, trong lòng hắn ta vẫn khiếp sợ không gì sánh nổi.

Tại sao "Phục Cùng" tổ sư lại xuất quan?

Hơn nữa, còn đến Thiên Tuyên cung!

Lại nghĩ tới trước khi vào trong, bên ngoài Thiên Tuyên cung trang trí long trọng, cùng đám người Lệ thị đang vui sướng cách đó không xa, trong lòng Tô Ly Kinh đột nhiên nghĩ đến một khả năng: Chẳng lẽ là vì tổ chức đại điển đăng cơ vị trí Tông Chủ cho Bùi Lăng?

Nhưng điều này sao có thể?

"Phục Cùng" tổ sư có thân phận cỡ nào, lần trước phong ấn Đọa Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc xảy ra vấn đề, cũng chỉ là dẫn động "Minh Huyết" tổ sư xuất quan: "Phục Cùng" tổ sư đã là sự tồn tại nửa tiên nhân, việc vặt bình thường, cho dù là phong ấn Đọa Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc có chỗ lỏng lẻo, cũng không thể kinh động đến hắn ta!

huống chi chỉ là đổi đời Tông Chủ!

Dù lúc Thi Đấu Ngoại Môn, chân truyền nhận vị, Thánh Tử Thánh Nữ lên ngôi, Truyền Thừa điện sẽ xuất hiện trước mặt mọi người, tiến hành ngợi khen máu mới xuất sắc, nhưng trên thực tế đó chỉ là một đạo thần niệm do các tổ sư để lại cổ vũ hậu bối mà thôi.

Chương 2195: Bản Thánh Tử sẽ đến ngay

Nhưng hiện tại rõ ràng là chân thân "Phục Cùng" tổ sư ra mặt, thậm chí còn rời khỏi Truyền Thừa điện! Tự mình đến Thiên Tuyên cung!

Dù cho Bùi Lăng là vạn kiếp Hóa Thần, lấy đâu ra tư cách làm tổ sư nhìn bằng con mắt khác xưa như thế?

Trong lòng Tô Ly Kinh vô cùng nghi ngờ, trong nơi tối tăm, hắn ta cảm thấy hình như tình huống vượt ra khỏi suy đoán của mình!

Chỉ có điều, cho dù vô cùng lo nghĩ, hắn ta không dám truyền âm hỏi thăm lão tổ Tô thị, các Thái Thượng trưởng lão Tô thị ở bên cạnh.

Ở trước mặt vị tổ sư này, dù bí mật truyền âm cũng không có chút ý nghĩa nào!

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh đành phải tập trung ý chí, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Ngày hôm sau.

Trọng Minh tông.

Mưa tâm tã, sắc trời u ám buông xuống.

Sơn môn nguy nga trang nghiêm đứng vững giữa hư không, xung quanh biển mây mênh mông vô bờ, phù văn màu vàng hơi sáng tắt, không ngừng có độn quang ra vào đánh nát màn mưa, trong tiếng tí tách tí tách, mọi tiếng động rền vang.

Vèo!

Một khung pháp chu cỡ lớn xuất hiện ở chân trời phía xa, trong chớp mắt đánh vỡ cơn gió mạnh, vút qua ngàn dặm, không chút trở ngại xuyên qua Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận, tiến vào tông môn Trọng Minh tông.

Vô tận mây trắng cuồn cuộn như nước thủy triều, vực sâu sông Hoài nổi lên, xuyên qua biển mây, từng tòa sơn phong trôi nổi như tỉnh la, cao thấp đan xen, tầng tầng lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh mướt, thác nước treo cao, nước chảy thấm sườn núi, nhìn lại sông núi miên man, lờ mờ bát ngát.

Pháp chu chầm chậm dừng lại giữa dãy núi.

Trong khoang tầng cao nhất, Bùi Lăng ngồi trên chủ vị, trước mặt lơ lửng một tấm Truyền Âm Phù đặc chế.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, ta đã trở lại tông môn, lập tức tới tìm ngươi."

Lúc này trong Truyền Âm Phù cũng vang lên giọng Lệ Liệp Nguyệt: "Được."

Kết thúc truyền âm với Lệ sư tỷ, Bùi Lăng lập tức thu hồi phù triện, hắn đang muốn phân phó Thi Nam Tử khống chế pháp chu tiến về Thúy Lỗi sơn, một mình tiến về Triêu Na hành cung, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mang theo ý cười: "Bùi Lăng, đến Thiên Tuyên cung!"

Thiên Tuyên cung?

Bùi Lăng nhướn mày, đây là lão tổ Lệ thị truyền âm cho hắn, gọi hắn đi Thiên Tuyên cung, chắc chắn có chuyện quan trọng gì đó.

Thế nhưng, hắn vừa đồng ý sẽ đi gặp LỆ sư tỷ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng rất tùy ý trả lời: "Tốt, ta sẽ đến ngay."

Nói xong, hắn truyền âm cho đám người Thi Nam Tử: "Hiện tại ta có việc, các ngươi khống chế pháp chu, tự về động phủ Thúy Lỗi sơn.

"Trước khi ta trở về, đừng tự tiện rời khỏi động phủ, cũng đừng gây rắc rối."

Đám người Thi Nam Tử lập tức đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, bước ra một bước đã xuất hiện bên ngoài pháp chu, phùng hư ngự phong.

Phía sau hắn, pháp chu cỡ lớn nhanh chóng bị Thi Nam Tử khống chế, bay đến Thúy Lỗi sơn.

Bùi Lăng đứng thẳng giữa biển mây nhìn phương hướng Thiên Tuyên cung, chợt thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chạy tới phương hướng Triêu Na hành cung.

Mặc dù không biết lão tổ tìm hắn có chuyện gì, nhưng chờ hắn trở lại Trọng Minh tông mới truyền âm với hắn, nói rõ việc này cũng không khẩn cấp.

Nếu không, chắc chắn trên đường hắn trở về đã nhận được truyền âm của Lệ thị, thậm chí sẽ giống với việc lớn khi "Minh Huyết" tổ sư xuất quan vào trước đó, lão tổ tự mình xuất phát đi tìm hắn...

Hơn nữa, vừa rồi giọng điệu của lão tổ rất nhẹ nhõm, dường như còn rất vui vẻ, đoán chừng là có tin vui gì muốn chia sẻ với hắn, đã vậy tối nay đến cũng không sao.

Dù sao hắn và Lệ sư tỷ đã lâu không gặp, hiện tại chắc chắn đi gặp LỆ sư tỷ càng quan trọng hơn.

Sau một lát, Bùi Lăng đã xuất hiện trước Triêu Na hành cung.

Cung điện đen nhánh nguy nga phủ phục trong thâm cốc, khí âm hàn quấn quanh, ngưng tụ như sương mù màu xám đen, mờ mịt quanh quẩn, đuổi không đi.

Quảng trường rộng lớn phía trước hành cung, từng pho tượng đen nhánh chi chít khắp nơi, con mắt mỗi một pho tượng đều tràn đầy oán độc và ác ý.

Chỉ có điều, hiện tại ánh mắt tất cả pho tượng đều nhìn về phía mặt đất, không dám chạm đến Bùi Lăng chút nào.

Cửa lớn cung điện mở rộng, hai tên thị nữ khói váy thướt tha khoanh tay đứng hầu trước cửa, dáng vẻ cung kính nghênh đón Bùi Lăng.

Hai tên thị nữ, một người tóc búi cao cung trang, chính là Hiểu Nghê; một người Lam Điệp vờn quanh, lại là Vụ Liễu.

"Bái kiến Thánh Tử!" Sau khi thấy Bùi Lăng, Hiểu Nghê và Vụ Liễu song song khom mình hành lễ, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Chủ nhân chờ đã lâu, mời Thánh Tử theo tiểu tỳ đến đây."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Không cần đa lễ, đi thôi."

Lúc này thị nữ mới đứng dậy, dẫn hắn đi vào bên trong.

Trong hành cung vẫn âm u, lạnh băng như trước đây, chỉ có điều đối với Bùi Lăng bây giờ, chưa nói đến những sự thăm dò ác ý, tiếng xột xoạt rầm rĩ lúc trước đã không còn sót lại chút gì, kéo theo đường hành lang trước mặt tĩnh mịch, liếc qua là thấy ngay.

Toà hành cung này của LỆ sư tỷ, ngoại trừ làm pháp bảo phi độn, cùng với ở lại thường ngày, còn điêu khắc rất nhiều phù văn và trận pháp uẩn dưỡng hồn thể.

Lúc này hai bên hành lang mà hắn đi ngang qua, trong rất nhiều gian phòng tràn đầy cấm chế đều là một vài hồn thể thượng đẳng, hay là thiên tài địa bảo hồn đạo...

Chương 2196: Bản Thánh Tử sẽ đến ngay (2)

Toà hành cung này, đối với vật liệu hồn đạo cùng tu sĩ hồn đạo, đều tương đương với một mảnh phúc địa.

Chẳng trách Lệ sư tỷ lại ở trong hành cung nhiều năm.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Hiểu Nghê và Vụ Liễu đã mang theo Bùi Lăng đi vào một tòa thiền điện, lại hành lễ nói: "Chủ nhân ở bên trong."

Chợt không đợi Bùi Lăng phân phó, đã lặng lẽ thối lui.

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, sửa sang lại áo bào, lúc này mới đưa tay đẩy cửa điện ra.

Trong thiền điện, giao châu treo cao, vẩy xuống ánh sáng màu xanh nhu hòa.

Cung điện rộng rãi trống rỗng, gần như chỉ bố trí một cái vân sàng ở chính giữa, bên trên có rèm trướng dao tiêu nhẹ lồng, lúc cửa lớn mở ra gió nhẹ cuốn vào, rèm trướng chầm chậm lay động như khói.

Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng trên vân sáng, sa y màu đen nhẹ mềm như sương mù, càng làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết, phù văn trên mi tâm kiều diễm ướt át, tiên tư dật mạo, diễm sắc tuyệt thế.

Phát hiện động tĩnh, nàng lập tức mở mắt ra, trong mắt lấp lóe ánh sáng màu tím tối, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ lập tức thêm mấy phần quỷ quyệt mị hoặc.

Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt đứng ở bên cạnh, chợt kéo vòng eo tinh tế, vừa cười vừa nói: "Sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm!"

Lệ Liệp Nguyệt trở tay ôm lấy cổ hắn, không chậm trễ chút nào trả lời: "Ta cũng vậy!"

Nói xong, hai tay nàng dùng sức, một tay đẩy ngã Bùi Lăng ở trên vân sàng.

Bùi Lăng cũng không khách sáo, ngón tay nhẹ nhàng khẽ di chuyển, một đạo đao khí tinh tế nhu hòa lập tức phát ra, chớp mắt cắt rách váy Lệ Liệp Nguyệt.

Váy đen như là màn đêm rơi xuống, lại như ánh trăng mới lên, trong sáng tươi đẹp, sương tuyết oánh nhuận, lập tức lộ ra trước mặt Bùi Lăng.

Lệ Liệp Nguyệt không để ý đến váy áo rơi xuống, lúc này thân thể nghiêng về phía trước cùng chiến đấu với Bùi Lăng...

Vân sàng chế tạo từ huyền thiết tỉnh và băng phách hàn minh ngọc vạn năm nặng hơn vạn cân, mặc cho gió nổi mây phun, là lù bất động như cơn sóng vạn trượng trong đá ngầm sừng sững, trầm ổn kiên cố.

Bên trên vân sàng, màn lụa như khói bốc lên chập trùng; khoảng khắc như biển, sóng dài mênh mông, chợt hợp chợt tán, trong lúc cơn sóng nhảy lên, mịt mù đi khắp, bích thạch liên tục; lại như đại dương mênh mông tuỳ tiện, nhựa cây lệ kích chuyển, loan gào thét; còn như tập, đầm thược nha uống, sương nhiều ẩm ướt...

Lúc mai nghẹn ngào, từng kiện váy sa màu đen lần lượt rơi xuống, sau đó là huyền bào, trâm vòng, dụng cụ trữ vật...

Thiên Tuyên cung.

Chính điện.

"Phục Cùng" tổ sư tĩnh tọa trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thần.

Phía dưới thềm son, một đám Thái Thượng trưởng lão, lão tổ đang trực, phu thê Tông Chủ đều cúi đầu khoanh tay, cung kính đứng hầu, toàn bộ đang chờ Bùi Lăng.

Đám người đứng phía trước nhất, trong vẻ mặt bình tĩnh của LỆ Tân cũng không nhịn được bộc lộ ra chút vui mừng và khoái trá.

Vừa rồi hắn ta đã truyền âm cho Thánh Tử, lấy tu vi hiện tại của Thánh Tử, nhiều nhất trong vòng ba tức có thể chạy tới nơi đây!

Mặc dù "Phục Cùng" tổ sư không nói để Bùi Lăng tới làm cái gì, nhưng hiện tại với chiến trận này, lại còn ở Thiên Tuyên cung, chắc chắn liên quan đến đại điển đăng cơ vị trí Tông Chủ có!

Chỉ cần Bùi Lăng thượng vị, đại quyền Thánh tông trong ba trăm năm tiếp theo sẽ do một tộc Cửu A Lệ thị khống chế! Điều này là một chuyện rất tốt với Cửu A Lệ thị, đối với lão tổ đang trực như Lệ Tân cũng là như thế!

Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian ba tức trôi qua rất nhanh, vẻ mặt Lệ Tân không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra Bùi Lăng không thi triển độn pháp bay thẳng tới, cũng chỉ là thời gian mười mấy tức...

Chẳng mấy chốc, mười mấy tức thoáng cái đã qua, thấy Bùi Lăng vẫn chưa từng xuất hiện, Lệ Tân khẽ cau mày, tốc độ Bùi Lăng hơi chậm nhưng hắn đã trở lại tông môn, có lẽ cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Thế là, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến nửa canh giờ sau thấy Bùi Lăng vẫn không đến đây, vẻ vui sướng và khoái trá trên mặt Lệ Tân đã tan thành mây khói, trên trán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh...

Ngay lúc này, bên tai hắn ta vang lên truyền âm cố gắng ép xuống rất thấp của Tư Hồng Hàm Dung: "Lệ huynh, vì sao Thánh Tử vẫn chưa đến? Ngươi mới truyền âm, chẳng lẽ không nói rõ việc nặng nhẹ cho hắn sao?"

"Vẫn nên nhắc nhở một chút đi"

Cùng lúc đó, Tô Đại cũng cẩn thận truyền âm cho Lệ Tân nói: "Lệ huynh, có phải Thánh Tử bị việc gì ngăn trở rồi không?"

"Tổ sư ở đây, phải nhanh chóng thông báo tiếp cho hắn một được."

Hiện tại rõ ràng "Phục Cùng" tổ sư và "Minh Huyết" tổ sư đều cực kỳ coi trọng Bùi Lăng.

Vì vậy, dù là lão tổ Chẩm Thạch Tô thị hay lão tổ Phù Quang Tư Hồng thị, giọng điệu khi nhắc đến Bùi Lăng đều rất hiền lành, không có bất kỳ ý bỏ đá xuống giếng gì.

Lệ Tân cũng nhận ra tình huống không đúng, hắn ta không dám nhìn sắc mặt "Phục Cùng" tổ sư, lúc này bước ra một bước, quỳ xuống mặt đất phía trước thềm son, vô cùng cung kính nói: "Bẩm tổ sư, đệ tử hành sự bất lực, đến mức Thánh Tử vẫn chưa chạy tới"

"Cầu tổ sư cho đệ tử lập tức tiến đến, đưa Thánh Tử về."

Trên bảo tọa, vẻ mặt "Phục Cùng" tổ sư vô cùng bình tĩnh, con mắt không hề có ý mở ra, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Chờ."

Chương 2197: Việc bên lão tổ không vội

Nghe vậy, Lệ Tân không dám chống đỡi ý của "Phục Cùng" tổ sư, lập tức đáp: "Vâng!"

Chợt đứng dậy, lui về tại chỗ.

Sau đó, theo thời gian trôi qua, vẻ nóng vội trong mắt hắn càng lúc càng nồng nặc, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra từng giờ từng phút, chẳng mấy chốc đã thẩm thấu pháp y cả người.

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, Tư Hồng Hàm Dung, Tô Đại, Tư Hồng Khuynh Yến và Tô Ly Kinh đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng hầu dưới thêm, cũng không dám thở mạnh, cùng nhau chờ đợi Thánh Tử đến.

Toàn bộ Thiên Tuyên cung yên tĩnh như chết, ngay cả rất nhiều linh cầm cố ý gọi đến bên ngoài cung điện đều sinh lòng cảm ứng, nhao nhao khép cánh hạ xuống, nghi lại đầu cành như pho tượng, câm như hến không dám tiếp tục phát ra chút tiếng vang nào.

Trời cao mênh mông, vắng lặng im ắng.

Chỉ có ngọn núi trầm mặc như vạn quân, trĩu nặng đè xuống.

Ba ngày sau đó.

Triêu Na hành cung.

Thiền điện.

Màn lụa nửa cuốn, vân sàng lù lù.

Giống như mây thu mưa tán, sóng biển trào lên, vô tận bành trướng cuối cùng lại về tĩnh mịch.

Bùi Lăng rất hài lòng nằm trên giường, lồng ngực rắn chắc cởi trần, bên cạnh là Lệ Liệp Nguyệt tóc dài tán loạn, hương kiểu ngọc non dựa vào khuỷu tay.

Lúc này, hắn một tay ôm Lệ Liệp Nguyệt, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, túi trữ vật bị ném ra đằng xa tự động mở ra, một thanh chủy thủ óng ánh sáng long lanh, như lưu ly điêu khắc bay ra từ bên trong.

Thân dao găm vô cùng tinh xảo, bên trong như có mây khói cuồn cuộn, cẩn thận phân biệt mới có thể nhận ra đó là hoa văn thao thiết thụy vân liên miên. Phía trên chuôi dao găm điêu khắc phù văn phức tạp, có ngũ thải quanh quẩn, oánh nhuận mờ mịt, khí tức không giống binh khí, ngược lại giống như đồ chơi quý giá thưởng thức trong khuê phòng.

Bùi Lăng một phát bắt nó vào tay, sau đó đưa đến trước mặt Lệ Liệp Nguyệt.

Hắn khẽ cười nói: "Sư tỷ, đây là lễ vật đưa cho ngươi."

Lệ Liệp Nguyệt tiếp nhận chủy thủ, tiện tay vung vào không khí, trong hư không lập tức xuất hiện một vết rách nhỏ xíu, chợt biến mất không thấy gì nữa.

Một kích tiện tay là có thể cắt không?

Đôi mắt đẹp hơi mở, trên khuôn mặt trắng thuần trong sáng của Lệ Liệp Nguyệt lập tức lộ ra vẻ bất ngờ, chuôi chủy thủ này trông như yếu ớt, lúc vào tay lại cực kỳ thoả đáng như đo thân mà làm, mỗi một chỗ đều ăn khớp với thói quen của nàng, uy năng của nó càng vượt xa ý định, nhìn qua có thể biết ngay, tất nhiên là do danh gia làm ra!

Cho dù lấy thân phận Thánh Nữ Thánh tông của nàng, đây cũng là một món bảo vật hiếm có!

Lệ Liệp Nguyệt lập tức nói: "Ta cực kỳ thích chuôi chủy thủ này, nhưng không biết nó tên là gì?"

Thấy Lệ sư tỷ hài lòng, Bùi Lăng khẽ mỉm cười, trong bản vẽ đúc khí mà Đọa Tiên cho, chuôi chủy thủ này có tên là "Vong Ưu", hơn nữa vào lúc luyện chế, hệ thống đã luyện đầu pháp tắc "Quên" này vào trong đó, ngược lại ứng với tên nó.

Nhưng nếu đây là lễ vật đưa cho Lệ sư tỷ, tất nhiên phải do Lệ sư tỷ tự đặt tên.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại hút ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật, giao cho Lệ Liệp Nguyệt nói: "Đây là cách sử dụng chuôi chủy thủ này, về phần tên, sư tỷ tự đặt là được"

Lệ Liệp Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, lập tức dán lên mi tâm kiểm tra một hồi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Bản mệnh thứ hai!

Bùi sư đệ tặng chuôi chủy thủ này, có thể luyện thành bản mệnh thứ hai!

Trong mắt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, thủ đoạn như vậy, cho dù là trong ghi chép của Lệ thị, cũng chưa từng nghe nói!

Nhưng không biết Bùi sư đệ chiếm được ở đâu?

Hơn nữa, còn đưa cho mình!

Đang nghĩ ngợi, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên "..." một tiếng, lại là Bùi Lăng giở trò xấu, đang mỉm cười xấu xa với nàng.

Nàng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng liếc qua màn lụa bay vút lên cuồn cuộn như biển mây tản khắp ở phía trên, dồn dập nói: "Cứ gọi là... Gọi là [Tiệm Vân Thứ]... A... ' Sau hai canh giờ, cuối cùng một trận tu luyện kịch liệt đã kết thúc.

Lụa mỏng đong đưa như sóng chậm rãi rơi xuống, như cũng cực kỳ mệt mỏi.

Trong màn, tóc dài rối tung uốn lượn như nước chảy, giữa sợi tóc đen nhánh, tuyết ngọc xen lẫn, hai người nằm song song, sắc mặt Bùi Lăng thoả mãn, Lệ Liệp Nguyệt lại hơi thở dốc.

Tận đến giờ phút này, cuối cùng Bùi Lăng đã nhớ tới việc ba ngày trước lão tổ Lệ thị để hắn đi Thiên Tuyên cung.

Thế nhưng, ba ngày đã trôi qua, lão tổ vẫn không thúc giục hắn, xem ra lúc đó hắn phán đoán rất chính xác.

Hiển nhiên chuyện này không gấp, hơn nữa căn bản không quan trọng.

Nhưng dù sao cũng là lão tổ gia tộc Lệ sư tỷ, nghĩ tới đây Bùi Lăng lập tức nói: "Sư tỷ, lão tổ để ta đến Thiên Tuyên cung một chuyến, không biết trong khoảng thời gian này tông môn đã từng xảy ra chuyện gì?"

Lệ Liệp Nguyệt giật mình, chợt nói: "Không xảy ra việc lớn gì."

"Thế nhưng, nếu là lão tổ phân phó, ngươi vẫn nên nhanh tới đó"

Bùi Lăng nghe xong, lập tức lắc đầu, nói: "Chuyện bên kia không vội, chúng ta đi tắm rửa trước đã, thay quần áo xong, đến lúc đó sư tỷ lại cùng ta đi qua là được."

Thấy Bùi sư đệ nói chắc chắn như vậy, Lệ Liệp Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, lúc này gật đầu nói: "Được."

Chương 2198: Đối mặt với tổ sư

Thế là, Bùi Lăng ôm Lệ Liệp Nguyệt, thân hình thoắt một cái, lập tức biến mất trong thiền điện, xuất hiện trong một tòa bể tắm ở hành cung.

Sáng sớm ngày thứ tư, cuối cùng kết thúc một trận tu luyện, rửa mặt hoàn tất, thay xong quần áo, Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt đi ra từ trong Triêu Na hành cung.

Tùy ý ngắm nhìn vách núi xung quanh, Bùi Lăng nói: "Sư tỷ, đợi chút nữa gặp lão tổ xong, chúng ta sẽ đi Vĩnh Dạ hoang mạc."

Lệ Liệp Nguyệt nói: "Được."

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, sau đó ôm Lệ Liệp Nguyệt thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], nhanh chóng chạy tới Thiên Tuyên cung.

Sâu trong Trọng Minh tông.

Thiên Tuyên cung nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không.

Cở xí mở ra, đèn lồng rực rỡ muôn màu, uốn lượn trong biển mây, san hô ngọc thụ, hoa thơm cỏ lạ, linh cầm vẫn chen chúc xung quanh cung điện, trông cẩm tú phồn hoa, rực rỡ long trọng.

Lúc này lại là gió nhẹ không dậy nổi, yên lặng như tờ.

Tiếng hót nhẹ nhàng uyển chuyển êm tai, toàn bộ linh cầm co quắp ở thân cành, run lẩy bẩy.

Đột nhiên, một đạo độn quang cắt qua bầu trời, nhanh nhẹn như điện, rơi vào trước cửa lớn Thiên Tuyên cung.

Ánh sáng tản đi, hiện ra bóng dáng Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt.

Nhìn cung điện nguy nga hoa mỹ trước mặt, cảm nhận xung quanh có cấm chế, trận pháp, phù văn dày đặc, trong lòng Bùi Lăng rất nhẹ nhõm.

Thiên Tuyên cung này là chỗ ở của các đời Tông Chủ Trọng Minh tông, hiện tại thuộc về Tư Hồng Khuynh Yến thay mặt Tông Chủ, mà Tư Hồng Khuynh Yến đã sớm là người của hắn, vì vậy hắn tới đây cũng thoải mái như về nhà.

Ngoài ra, lần này Tư Hồng Khuynh Yến làm không tệ!

Hắn khiêu chiến Tông Chủ năm tông chính đạo, vẫn không có Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông tiến về quan chiến, khiến hắn bớt lo lắng hơn nhiều.

Phải tìm cơ hội thưởng cho đối phương thật tốt...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói:

"Sư tỷ, lão tổ tới Thiên Tuyên cung tìm ta, rất có thể là vì vị trí Tông Chủ.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức truyền âm trả lời: "Sư đệ yên tâm, nếu lão tổ thật sự để ngươi đăng cơ vị trí Tông Chủ, ta sẽ dốc hết sức từ chối giúp ngươi."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức yên lòng, sau đó nói: "Tốt! Vậy đi vào thôi"

Thế là, hắn ôm Lệ Liệp Nguyệt, nhanh chân đi vào Thiên Tuyên cung.

Thiên Tuyên cung.

Chính điện.

Phía trên thềm son: "Phục Cùng" tổ sư ngồi trên bảo tọa, từ đầu đến cuối sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào.

Dưới thềm có rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, lão tổ tam tộc, phu thê Tông Chủ đều câm như hến, không dám động đậy chút nào!

Bốn ngày!

Bùi thánh tử còn chưa tới!

Tay chân Lệ Tân phát run, mồ hôi lạnh lặp đi lặp lại làm ướt quần áo, cũng không dám vận chuyển một chút pháp lực loại trừ.

Tư Hồng Hàm Dung và Tô Đại cũng không dám truyền âm bày mưu tính kế cho hắn ta nữa, tất cả mọi người trong Thiên Tuyên cung vô cùng trầm mặc, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong điện đốt linh hương nhiều năm, một trụ có thể đốt qua nhiều năm, lúc này còn đang phun ra khói xanh, cột khói kia bay thẳng lên trên, không có chút bẻ cong và lộn xộn nào.

Toàn bộ bên trong cung điện yên tĩnh như ngưng kết thành thực chất, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, cũng không cảm giác được bất kỳ sự tồn tại của sinh linh gì...

Đột nhiên, ngoài điện xuất hiện một luồng khí tức quen thuộc.

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, lão tổ tam tộc, phu thê Tông Chủ lập tức biết, cuối cùng Bùi Lăng đã tới!

Lệ Tân thầm thở phào, chỉ cảm thấy bốn ngày này là năm tháng dài đằng đẳng đen tối nhất trong cuộc đời mình...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy bóng người nhoáng một cái bên ngoài bình phong ở cửa lớn chính điện, một bóng người huyền bào vác đao, một tay ôm một nữ tu mềm mại khuôn mặt như hoa như ngọc, nghênh ngang đi đến.

Áo bào của hắn sạch sẽ, tóc mực chải vuốt gọn gàng, tinh thần cả người toả sáng, tinh thần vô cùng khoan khoái, trên vạt áo còn dính chút hơi nước, hiển nhiên mấy ngày qua rất không tệ, trước khi đến còn tắm rửa thay quần áo.

Mặc dù nữ tu trong ngực áo đen như đêm, về mặt lạnh lùng nhưng mới trang điểm, trâm vòng sáng rõ, cũng ung dung không vội.

Lúc này vẻ mặt khí tức hai người đều có vẻ lười biếng sau khi thả lồng, trong bước chân có về nhẹ nhõm rõ ràng.

Chính là Thánh Tử đương thời Bùi Lăng, cùng Thánh Nữ đương thời Lệ Liệp Nguyệt.

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tất cả Thái Thượng trưởng lão và lão tổ ở đây đều cứng đờ.

Đôi mắt Lệ Tân tối sầm lại, đầu óc lập tức trống rỗng.

Trên bảo tọa: "Phục Cùng" tổ sư cũng chậm rãi mở hai mắt ra.

Lúc này, Bùi Lăng ôm Lệ Liệp Nguyệt đi vào đại điện như về nhà, vừa đi vòng qua bình phong vừa bình thản nói: "Lệ tiền bối? Vẫn bối tạm thời có chút việc tư, vì vậy tới chậm...

Còn chưa nói hết câu, hắn lập tức cảm thấy tình huống không thích hợp, sao trong đại điện toàn là tu sĩ Hợp Đạo kỳ?

Lúc này, hắn và Lệ Liệp Nguyệt vừa đi vòng qua từ sau tấm bình phong, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người trước mặt, chẳng mấy chốc phát hiện ngoại trừ Lệ Tân, Tư Hồng Hàm Dung, Tô Đại, lão tổ đang trực tam tộc đều ở nơi này!

Ngoại trừ cái đó ra, còn có rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đã gặp mặt một lần vào lúc "Minh Huyết" tổ sư xuất quan trước đó, đều khoanh tay đứng hầu dưới thêm.

Chương 2199: Đối mặt với tổ sư (2)

Tông Chủ đương nhiệm Tư Hồng Khuynh Yến, Tông Chủ tiền nhiệm Tô Ly Kinh cũng ở trong đám người, dáng vẻ cung kính không dám lỗ mãng...

Vừa rời khỏi Triêu Na hành cung, trong chốc lát Bùi Lăng hơi không kịp phản ứng đây là có chuyện gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bảo tọa trên thểm son.

Hiện tại, bóng người trên bảo tọa cũng đúng lúc mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn.

Trong chốc lát, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một luồng uy áp vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ trên dưới cả người mình!

Luồng uy áp cường đại này khó mà miêu tả, dường như hắn lập tức từ tu sĩ Hợp Đạo kỳ, một lần nữa trở thành một phàm nhân yếu ớt, lại đối mặt với sự hung ác, hiểm trở, uy hiếp khó có thể tưởng tượng... Dường như trực tiếp rơi vào hoàn cảnh khó khăn sơn cùng thủy tận!

Khí thế cả người Bùi Lăng lập tức không bị khống chế ầm vang bộc phát!

Tóc mực và ống tay áo của hắn đều không gió mà bay, trong nháy mắt đảo loạn khói xanh trong điện, tất cả pháp lực điên cuồng vận chuyển, khí tức không giữ lại chút nào bộc phát ra, góc áo phần phật điên cuồng bay múa!

Cùng lúc đó, cây dâu to lớn lập tức lặng yên hiện ra sâu trong thức hải hắn.

Gốc cây khổng lồ cheo leo ở giữa, có xu thế che khuất bầu trời.

Trong hai con ngươi Bùi Lăng lập tức toát ra khí tức lạnh băng, cao xa, mờ mịt... Hư không sau lưng đột nhiên dâng lên năm vòng mặt trời huy hoàng!

Năm mặt trời lăng không, anh dũng hiển hách!

Mặc dù chỉ là hư ảnh mặt trời, năm mặt trời này vẫn tản ra ánh sáng và nhiệt độ cuồn cuộn, cùng khí tức to lớn trang nghiêm, ngăn cản uy áp đập vào mặt.

Nhìn nhau khoảng ba tức: "Phục Cùng" tổ sư chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong tiếng nói bình thản mang theo chút khen ngợi:

"Không tệ"

Tiếng nói vừa dứt, áp lực quanh Bùi Lăng chợt hạ xuống, lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng, như ở trong biển sâu vạn trượng được nâng lên trên bờ, hắn thu liễm khí tức, cưỡng chế khí huyết cuồn cuộn.

Trong hư không, năm hư ảnh mặt trời đường hoàng lập tức thu hồi vào trong cơ thể hắn.

Bùi Lăng thở dốc từng ngụm, cũng từng xuất hiện tình huống tương tự lúc hắn đối mặt với hai vị cấm kỵ U Tố mộ kia!

Chỉ có điều, hai vị cấm kỵ kia đều ẩn nấp trong bóng tối, thứ hắn nhìn thấy chỉ là một hình dáng đại khái, còn lâu mới kinh khủng bằng vị trước mắt.

Đây là một sự tồn tại không thua gì cấm kỵ!

Đang nghĩ ngợi, bên tai Bùi Lăng đã vang lên truyền âm khó giấu sự vội vàng của Lệ Tân: "Bùi Lăng, nhanh chóng hành lễ! Đây là Phục Cùng tổ sư!"

Tổ sư!

Một tổ sư cùng cấp độ với cấm kỵ!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức tê cả da đầu, chỉ thấy dường như tổ sư không có ý trách phạt mình, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thần niệm nhanh chóng đảo qua Lệ sư tỷ bên cạnh, thấy khí tức của nàng chỉ hơi hỗn loạn, lúc này đang cúi đầu cũng không có gì khác, không khỏi thầm thở phào.

Bùi Lăng lập tức lôi kéo Lệ sư tỷ cùng nhau quỳ xuống, hành lễ nói: "Đệ tử Bùi Lăng bái kiến Phục Cùng tổ sư!"

"Đệ tử Lệ Liệp Nguyệt bái kiến Phục Cùng tổ sư!"

Trên bảo tọa: "Phục Cùng" tổ sư từ tốn nói: "Miễn lễ."

Nghe vậy, Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt mới cẩn thận đứng dậy, hai người đều cúi đầu không còn dám đối mặt với tổ sư.

Đến lúc này, Bùi Lăng dần tỉnh táo lại, tổ sư đột nhiên xuất quan, lão tổ ba nhà tập trung lại, hai vị Tông Chủ tiền nhiệm và đương nhiệm, cộng thêm nhiều Thái Thượng trưởng lão như thế, tất cả đang đợi một mình hắn...

Vị "Phục Cùng" tổ sư này biết hắn đang đi tiên lộ!

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy: "Phục Cùng" tổ sư ngồi trên chủ vị đã nhàn nhạt mở miệng: "Thánh Tử đương thời Bùi Lăng, tu vi hiện tại đã đủ để đảm đương vị trí Tông Chủ"

"Bây giờ ngươi có muốn lập tức chính vị chủ một tông?"

"Bản tọa có thể tự mình chủ trì đại điển cho ngươi."

Nghe nói như thế, Bùi Lăng không chút do dự, lập tức lắc đầu nói: "Đệ tử đa tạ tổ sư hậu ái, nhưng hiện tại đệ tử không thể chính vị Tông Chủ."

Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trong toàn bộ chính điện vừa thả lỏng một chút, lập tức căng cứng như dây cung kéo căng, yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Lệ Tân vừa thả lỏng, trên mặt lập tức không còn chút huyết sắc nào.

Bùi Lăng để "Phục Cùng" tổ sư đợi bốn ngày!

"Phục Cùng" tổ sư không so đo thì thôi, còn muốn tự mình chủ trì đại điển đăng cơ cho Bùi Lăng...

Nhưng Bùi Lăng lại trực tiếp cự tuyệt!

"Bùi..." Lệ Tân lập tức muốn truyền âm cho Bùi Lăng, nhưng tâm niệm vừa động đã bị một loại lực lượng vô hình nào đó giữ lại tiếng nói, lại không nhả ra một chữ nào!

Là tổ sư!

Lệ Tân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.

Lúc này: "Phục Cùng" tổ sư khẽ gật đầu, không thèm để ý đến sự cự tuyệt của Bùi Lăng, lập tức lại hỏi: "Bản tọa muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, dốc túi truyền thụ sở học cả đời, không biết ngươi có bằng lòng không?"

Đệ tử thân truyền tổ sư Bùi Lăng lập tức lộ vẻ khó xử, nếu lúc trước chắc chắn hắn sẽ không chậm trễ chút nào đồng ý.

Nhưng bây giờ chưa nói đến có thêm một tầng nhân quả, hơn nữa trong tiên lộ tiếp theo, cũng không biết có bị đối phương chia đi khí số hay không...

Chương 2200: Nhân quả Lệ thị

Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Bùi Lăng lại lắc đầu, nói: "Đệ tử nhận được ân điển của tổ sư, vô cùng biết ơn!"

"Nhưng hành động lần này sẽ không có ích cho con đường tiếp theo của đệ tử, đệ tử không thể bái sư."

"Phục Cùng" tổ sư nhíu mày, trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng đột nhiên trở nên u ám sâu thẳm như vực sâu mênh mông bao la.

Ngay sau đó, toàn bộ chính điện như bức tranh bị lau đi nét bút, nhòe đi từng chút một.

Tất cả sắc thái biến mất, sinh linh biến mất, ngay cả Lệ Liệp Nguyệt đứng bên cạnh Bùi Lăng cũng đột nhiên nhạt lại, đồ vật biến mất, sương mù thướt tha biến mất... Sau đó là toàn bộ Thiên Tuyên cung tan thành mây khói, phương thiên địa này hoàn toàn biến mất...

Trong một không gian hư vô thuần trắng, chỉ còn lại hai người "Phục Cùng" tổ sư và Bùi Lăng.

Đây là loại không gian độc lập tạm thời mở ra, trước đó Bùi Lăng giao thủ với "Nghịch" ở trong cánh cửa thứ hai U Tố mộ đã từng gặp, lúc này thấy tổ sư thi triển đã không có bất kỳ vẻ ngạc nhiên gì nữa.

Lúc này: "Phục Cùng" tổ sư bình tĩnh hỏi: "Con đường của ngươi còn có nào việc nào không thể làm?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Bẩm tổ sư, hiện tại đệ tử không thể mượn dùng bất kỳ ngoại lực gì."

"Tiếp theo, đệ tử còn phải khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp cùng Trang Chủ Vô Thủy sơn trang.

"Phục Cùng" tổ sư khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Là muốn khiêu chiến toàn bộ Tông Chủ chín môn phái lớn?"

Bùi Lăng nói: "Đúng!"

"Phục Cùng" tổ sư lại im lặng một lúc, sau một lát mở miệng nói:

"Bản tọa đã biết con đường của ngươi xảy ra chuyện gì."

"Tám tông khác không có vấn đề, nhưng một nhiệm kỳ Tông Chủ Thánh tông này, vị hơi bất chính"

"Ngươi đã không thể kế thừa vị trí Tông Chủ, cũng không thể bái bản tọa làm sư, vậy nên đi khiêu chiến Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang trước."

"Về phần Thánh tông, bản tọa sẽ phù chính vị trí Tông Chủ đương nhiệm."

"Tiếp theo, ngươi yên tâm ra tay, không có bất kỳ kẻ nào đi làm loạn con đường của ngươi."

Vị trí Tông Chủ đương nhiệm Thánh tông bất chính?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, vị trí Tông Chủ Thánh tông ba trăm năm đổi một lần, vốn nên là Tô Ly Kinh tại vị Tông Chủ.

Nhưng trước đó Tô Ly Kinh ra tay với hắn và Lệ Liệp Nguyệt, "Minh Huyết" tổ sư cách chức vị trí Tông Chủ của hắn ta, do nguyên Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến tạm thay.

Hiện tại Tư Hồng Khuynh Yến đúng là Tông Chủ Thánh tông nhưng chỉ là tạm thay.

Nàng có danh Tông Chủ, có quyền lực Tông Chủ, nhưng chưa từng trải qua đại điển đăng cơ chính thống, thậm chí cũng chưa từng đạt được truyền thừa đặc hữu của Tông Chủ Thánh tông, dù là từ mặt phép tắc hay trên thực lực, đều không phải Tông Chủ chính thức.

So với Tô Ly Kinh lúc trước, so với Tông Chủ tám môn phái lớn khác, đúng là không đủ chính thức...

Lúc trước hắn và Tư Hồng Khuynh Yến đấu pháp, mặc dù tu vi thật sự có chỗ tăng lên, nhưng so với tình hình lúc khiêu chiến năm tông chính đạo, lại chênh lệch rất xa.

Hiện tại xem ra, hắn còn phải khiêu chiến Tông Chủ Trọng Minh tông một lần nữa...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức khom mình hành lễ nói: "Đa tạ tổ sư"

"Phục Cùng" tổ sư nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: "Còn có vấn đề gì cần giải quyết?"

Nghe vậy, Bùi Lãng lập tức nghiêm túc suy nghĩ.

"Phục Cùng" tổ sư không yêu cầu danh ngạch phi thăng của hắn, nhưng hắn là đệ tử Trọng Minh tông, chỉ cần có thể phi thăng, trong chín danh ngạch phi thăng, chắc chắn sẽ có một phần của Trọng Minh tông!

Giống với tình huống của sư tôn Dược Dạ Thư, nếu Dược Dạ Thư đi tiên lộ, chắc chắn Lưu Lam hoàng triều cũng có một danh ngạch.

Bởi vậy, hiện tại "Phục Cùng" tổ sư căn bản không quan tâm vấn đề danh ngạch, điều đối phương quan tâm nhất, là hắn đi tiên lộ có thuận lợi không!

Hiện tại "Phục Cùng" tổ sư hỏi vấn đề này, hiển nhiên là muốn giúp hắn giải quyết tất cả rắc rối liên quan đến tiên lộ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Bẩm tổ sư, đệ tử xuất thân hàn vi, từ khi nhập tông đã được Cửu A Lệ thị nâng đỡ."

"Lúc trước Lệ thị bồi dưỡng đệ tử đăng lâm huyết tọa Thánh Tử, chính là vì vị trí Tông Chủ Thánh tông."

"Nhưng bây giờ, con đường của đệ tử không thể kế thừa vị trí Tông Chủ.

"Phần nhân quả này, không biết nên báo đáp như thế nào..."

"Phục Cùng" tổ sư bình thản hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Suy nghĩ của Bùi Lăng xoay chuyển, lại nói: "Đệ tử tài sơ học thiển, muốn thỉnh giáo tổ sư một vài việc liên quan tới tiên lộ..."

Mặc dù liên quan tới phi thăng, liên quan tới tiên lộ, hai vị cấm kỵ U Tố mộ, Quỷ Tang, Long Bá Chiến Vương cùng "Thế Vị" Cửu Nghi sơn tổ sư là một trong những tổ sư chín môn phái lớn đã giải thích cho hắn ít nhiều.

Nhưng "Phục Cùng" tổ sư là tổ sư Trọng Minh tông, so sánh với mấy vị kia, lại là trưởng bối danh chính ngôn thuận của hắn.

Hơn nữa, mặc dù thực lực địa vị chín môn phái lớn như nhau, nhưng cùng ở cấp độ tổ sư này, tất nhiên lời giải thích của "Phục Cùng" với tiên lộ cũng có giá trị.

Hiện tại đã có cơ hội, tất nhiên không thể bỏ qua!

"Phục Cùng" tổ sư khẽ gật đầu, tiếng nói bình thản: "Có thể"

Bùi Lăng lập tức nói: "Tạ tổ sư!"

Chương 2201: Một thời đại

"Đệ tử nghe nói tiên lộ của chín môn phái lớn, cần trấn áp phong ấn vị Đọa Tiên Vĩnh Dạ hoang mạc kia-"

"Cách mỗi mười lần mở ra tiên lộ một lần"

"Nếu có người chủ động phá hỏng phong ấn, sau đó chín môn phái lớn lại tiến về trấn áp, có phải cũng được tính số lần?"

Căn cứ vào lời nói của "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn, lần tiếp theo chín môn phái lớn mở ra tiên lộ, còn cần trấn áp phong ấn Đọa Tiên ba lần nữa.

Lần này hắn dẫn Lệ sư tỷ đi Vĩnh Dạ hoang mạc độ vạn kiếp, trở về vừa hay bẩm báo việc phong ấn Đọa Tiên nới lỏng với tổ sư, như thế, chẳng phải có thể rút ngắn một lần thời cơ sao?

Sau đó hắn lại dùng thao tác giống vậy, chẳng mấy chốc chín môn phái lớn cũng có thể dựa theo đạo thống truyền thừa của riêng mình để mở ra đường đi tới tiên lộ, lặp đi lặp lại như thế, chẳng phải sẽ đủ danh ngạch sao?

"Phục Cùng" tổ sư nghe vậy lại khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói:

"Phương pháp này đã sớm có người thử qua."

"Nhưng phong ấn Đọa Tiên là lấy lực lượng thiên đạo tiến hành trấn áp."

"Tu sĩ tầm thường căn bản không thể đụng vào những xiềng xích ngưng tụ thiên kiếp kia."

"Còn có một loại tình huống, đó là mỗi lần ý chí Đọa Tiên tỉnh táo sẽ mê hoặc tu sĩ rơi vào trong mộng cảnh của hắn, phá giải phong ấn cho hắn."

"Nhưng thủ đoạn mà hắn truyền thụ cho, cuối cùng tất cả tu sĩ tu luyện đều hóa thành điên dại không có linh trí"

"Ngoài ra, nếu có người thật sự tiến đến phá hỏng phong ấn Đọa Tiên..."

"Dù hành động lần này có thành công hay không, cũng là kẻ địch chung của chín môn phái lớn!"

"Đây là quy củ do các vị tổ tiên đã phi thăng cùng quyết định!"

"Luân Hồi tháp từng có người tự thăm dò, thử lợi dụng lực lượng Đọa Tiên cứu vớt thiên hạ. Nhưng cuối cùng tạo thành một chút sóng gió nhỏ, dẫn đến [Minh Thiên Chỉ Vụ] tràn ra ngoài, xâm nhập vào rất nhiều sinh linh vật liệu"

"Lúc ấy, ngụy đạo bỏ đá xuống giếng, không những không chịu lấy ra linh thạch dược liệu tồn kho thuê Thánh tông ra tay giúp đỡ, thậm chí còn nhờ vào đó áp chế Luân Hồi tháp dừng đại chiến thảo ngụy khi đó, thật sự vô sỉ đến cực điểm..."

"Tóm lại, sau khi trải qua một chút khó khăn trắc trở, chín môn phái lớn đạt thành nhận thức chung, tuân theo tổ huấn!"

"Mặc kệ là người nào dám can đảm phá hỏng phong ấn Đọa Tiên, mặc kệ xuất thân, mặc kệ tộc đàn, mặc kệ công lao... Chín tông cùng công kích!"

Sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ, tuyệt đối không thể để tổ sư biết việc giữa hắn và ý chí Đọa Tiên!

Nghĩ tới đây, hắn hỏi tiếp: "Vậy nếu thời cơ mười lần phong ấn Đọa Tiên này, chín lần đầu là một vị tổ sư phong ấn, lần thứ mười vị tổ sư này vì không thể tiến về, chỉ có thể do tổ sư khác tiếp nhận chức vụ phong ấn"

"Vị tổ sư đi sau chỉ cần phong ấn một lần, là có thể đạt được một thời cơ đi tiên lộ?"

"Vẫn cần phong ấn Đọa Tiên mười lần mới có cơ hội sao?"

"Phục Cùng" tổ sư hờ hững nói: "Chín môn phái lớn phải tránh đi tử kiếp trên tiên lộ, cần phong ấn Đọa Tiên mười lần."

"Nhân là tiên tổ xúc phạm thiên cương, vì vậy khai sáng tông môn lưu lại đạo thống, hậu bối trong môn muốn đạt được cơ hội nhập đạo phi thăng, cũng phải ứng Quả."

"Cho nên số lần phong ấn Đọa Tiên này, không phải tính người, mà là toàn bộ tông môn."

"Trong một tông, dù ai ra tay phong ấn, chỉ cần số lần đạt tới mười lần, tu sĩ trong tông môn đầy đủ tu vi, có thể mở ra tiên lộ."

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp theo lại hỏi: "Vậy nếu sau mười lần, chín môn phái lớn đều có một người mở ra tiên lộ, mỗi người đều có chín danh ngạch, có phải tất cả có tám mươi mốt người có thể phi thăng?"

"Phục Cùng" tổ sư nghe vậy lại lắc đầu, nói: "Nếu chín môn phái lớn đều có một người mở ra tiên lộ, đều thành công phi thăng, cuối cùng thành tiên, tất nhiên chính là chín vị"

"Nhưng bây giờ tiên lộ của ngươi cùng tiên lộ do chín môn phái lớn nắm giữ đều không giống nhau"

"Con đường này, thật ra chỉ có một mình ngươi thật sự đạt được tư cách phi thăng."

"Bàn cờ Phù Sinh cảnh kia rất đặc thù... Danh ngạch tám người phi thăng còn lại, thật ra là mượn con đường do chín vị tiên tổ lưu lại"

Nói đến chỗ này: "Phục Cùng" tổ sư như nghĩ tới điều gì đó, chợt nói tiếp: "Nếu sau này có sinh linh vật liệu yêu cầu danh ngạch cùng ngươi đi vào Phù Sinh cảnh, dù thánh hay ngụy cứ việc đồng ý "

"Bởi vì muốn đi vào Phù Sinh kỳ cục, nhất định phải có đủ nhiều quân cờ."

"Muốn thắng được Phù Sinh kỳ cục, lại phải có đủ nhiều con rơi."

"Chỉ có điều, đừng chủ động đưa tặng danh ngạch này cho sinh linh vật liệu, trừ khi có đại nhân quả với ngươi."

"Người chủ động đòi danh ngạch đều có tiên duyên mang theo."

"Đưa hắn cùng vào bàn cờ, cho dù coi như con rơi, ngươi cũng không tổn hại quá mức."

"Nhưng bị ngươi chủ động mang vào, chưa chắc có tiên duyên."

"Sợ rằng sẽ dẫn đến rắc rối."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức ghi nhớ toàn bộ những điều này.

Bây giờ điều "Phục Cùng" tổ sư nói, đều là việc mà trước đó "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn chưa từng nhắc đến.

Chương 2202: Một thời đại (2)

Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi: "Tổ sư, nếu Dược Tiên Nữ bên ngụy đạo cũng muốn đi tiên lộ, đệ tử cùng vị Dược Tiên Nữ kia tiến vào Phù Sinh cảnh, có phải phần thắng Phù Sinh kỳ cục sẽ càng lớn hơn không?"

"Như thế, lần phi thăng này sẽ là chín danh ngạch hay mười tám danh ngạch?"

Đây là trước đó "Thế Vị" tổ sư đề nghị với hắn, lúc ấy hắn không cảm thấy có điều gì.

Nhưng bây giờ, nghe ý "Phục Cùng" tổ sư, dường như danh ngạch phi thăng không phải xem có mấy người mở ra tiên lộ, mà là danh ngạch nhiều nhất chỉ có chín cái?

"Phục Cùng" tổ sư lạnh nhạt nói: "Phần thắng thật sự sẽ cao hơn nhưng không quá nhiều"

"Hơn nữa, gốc tiên dược vạn năm ngụy đạo kia, áp chế tu vi đã lâu, dù từ giờ trở đi không ngủ say, mặc cho tu vi tăng lên, cũng không nhanh như vậy!"

"Nói tóm lại, một thời đại chỉ có chín danh ngạch!"

"Lần này ngươi đi tiên lộ dùng chín danh ngạch này, tiếp theo tiên dược vạn năm cũng đi tiên lộ, chỉ có thể phi thăng một mình"

"Trừ khi, gốc tiên dược kia nguyện ý chờ đến thời đại tiếp theo."

Quả nhiên là vậy!

Bùi Lăng khẽ cau mày, chợt hỏi: "Tổ sư, một thời đại là bao lâu?"

"Phục Cùng" tổ sư nói: "Cũng không bao lâu, Tông Chủ chín tông đều thay người mới, là thời đại mới đến"

Tông Chủ chín môn phái lớn đều thay người?

Cái này... Hình như không bao lâu...

Suy nghĩ tỉ mỉ, Bùi Lăng tự thấy vấn đề muốn hỏi đã hỏi không sai biệt lắm, lo lắng còn bỏ sót cái gì, thế là hỏi: "Xin hỏi tổ sư, Phù Sinh kỳ cục còn cần chú ý cái gì?"

"Phục Cùng" bình thản trả lời: "Đã muốn phi thăng thượng giới, trước khi mở ra Phù Sinh kỳ cục phải chém đại nhân và đại quả liên quan tới phương thế giới này."

"Thế nhưng, tất cả sinh linh sinh ra trên đời này đều cùng một nhịp thổ với phương thế giới này, có liên quan căn nguyên"

"Dù sao cơ duyên, tạo hóa, tu hành đạo chính thống, tư lương, thân quyến... Toàn bộ đều đến từ phương thế giới này."

"Bởi vậy, trước khi phi thăng phải để lại đầy đủ đồ vật, trả lại phương thế giới này."

"Năm đó trước khi Chú đạp lên tiên lộ đã sớm bày ra truyền thừa trong U Tố mộ, chấm dứt nhân quả với Bàn Nhai giới."

"Lục Dục đạo nhân, Lung Hoàng đan tổ, Ma Nột tôn giả, Phiêu Đăng ma tôn... Đi cùng với hắn, trước khi tiến vào Phù Sinh cảnh cũng bố trí cơ duyên truyền thừa, lưu lại cho hậu nhân Bàn Nhai giới...

"Chín đại tiên tổ lưu lại chín môn phái lớn như mặt trời ban trưa...

"Chỉ có hoàn toàn kết thúc nhân quả với phương thế giới này, lúc chấp cờ Phù Sinh kỳ cục mới có thể không trở ngại chút nào, vô câu vô thúc."

"Nếu không chưa hạ cờ, đạo tâm loạn trước, chính là chưa chiến đã bại!"

Nói đến chỗ này, tổ sư nhìn qua Bùi Lăng chậm rãi nói: "Cho nên, từ giờ trở đi ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, phải để lại đủ đồ vật để triệt tiêu mối quan hệ của ngươi với Bàn Nhai giới, với phương thiên địa này mới được."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức gật đầu.

Hắn đạt được truyền thừa "Chú", truyền thừa Đan Tổ, [Lục Dục bí điển]... Toàn bộ đều là truyền thừa do tiền bối lưu lại trước khi tiến vào Phù Sinh cảnh.

Lúc đầu, hắn còn tưởng những tiền bối kia chỉ nghĩ trước khi phi thăng, phải để lại truyền thừa cho người hữu duyên ở hậu thế, lấy đó kéo dài đạo thống, không ngờ mục đích thực sự lại vì chém đứt nhân quả với phương thế giới này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trịnh trọng hành lễ: "Đa tạ tổ sư!"

Tiếng nói vừa ra, không gian trong hư vô dần xuất hiện màu sắc khác.

Sương mù thướt tha ung dung mà tới, không gian mờ mịt, cung điện vàng son lộng lẫy như là mới biến mất, hiện ra từng chút một.

Đám người cung kính đứng hầu xung quanh, cách trang trí tinh tế lịch sự tao nhã, bình phong sau lưng... Cả tòa Thiên Tuyên cung hoàn chỉnh xuất hiện trong cảm giác.

Bùi Lăng phát hiện mình lại quay về chính điện Thiên Tuyên cung, bên cạnh là Lệ Liệp Nguyệt mặc một bộ đồ đen như đêm tối.

Tấm thảm hoa văn quỷ xa ngậm Mạn Châu Sa quấn nhánh kéo dài một đường từ dưới chân đến thềm son, cách đó không xa là một tòa lư hương phun ra khói xanh như mây mù tản ra khắp nơi, trong mây khói mênh mông từng vị Thái Thượng trưởng lão, lão tổ ba nhà, phu thê Tông Chủ đều nín thở tập trung đứng đấy, cằm dưới buông xuống, vẻ mặt kính cẩn nghe theo.

Toàn bộ trong điện yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, hoàn toàn tĩnh mịch.

Không có bất kỳ người nào phát hiện có điều gì khác thường, dường như sau khi hai người tiến vào không gian độc lập, thời gian ngoại giới cũng dừng lại.

Lúc này, sắc mặt lão tổ Lệ thị Lệ Tân vô cùng trắng bệch, trên dưới cả người đều thể hiện ra sự sợ hãi: "Phục Cùng" tổ sư cố ý thu đồ, Bùi Lăng lại cự tuyệt!

Lá gan này quá lớn!

Không!

Đây cũng không phải vấn đề lá gan, mà là vấn đề đầu óc!

Hiện tại Bùi Lăng có thể kế thừa vị trí Tông Chủ hay không, căn bản không còn quan trọng với hắn ta.

Cửu A Lệ thị không bị "Phục Cùng" tổ sư giận chó đánh mèo, đã là may mắn cảm ơn trời!

So sánh ra, Tô Ly Kinh cũng cảm thấy việc này không ổn.

"Phục Cùng" tổ sư quá dễ tha thứ Bùi Lăng!

Những lời vừa rồi của Bùi Lăng... Không, chỉ với việc để "Phục Cùng" tổ sư đợi ở đây bốn ngày, đổi lại bất cứ một đệ tử nào khác, đã sớm biến thành tài liệu tu luyện!

Chương 2203: "U Dương" đao thánh

Hiện tại mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của "Phục Cùng" tổ sư với Bùi Lăng khiến hắn ta cảm thấy rất lo lắng!

Đang lúc đám người suy nghĩ khác nhau: "Phục Cùng" tổ sư chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lệ Tân, nhàn nhạt hỏi: "Lệ Tân, Bùi Lăng là Cửu A Lệ thị ngươi thu vào môn hạ Thánh tông?"

Nghe vậy, trong lòng lập tức Lệ Tân dao động cũng không dám nói đối, đành phải sắc mặt cứng ngắc trả lời: "Bẩm tổ sư, đúng, đúng...

"Phục Cùng" tổ sư nhẹ gật đầu, chợt nói: "Ngươi nguyện bái bản tọa làm sư?"

Lệ Tân khẽ giật mình, trong chốc lát trong lòng khó có thể tin nhưng là lão tổ một tộc, trong cuộc đời hắn ta đã trải qua rất nhiều chuyện, lập tức phản ứng lại, lúc này "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng dập đầu nói: "Đệ tử Lệ Tân bái kiến sư tôn! !!"

Lúc này trong lòng hắn ta dời sông lấp biển, nhấc lên sóng to gió lớn! Mặc dù là lão tổ Lệ thị trực luân phiên, tu vi đã là Hợp Đạo kỳ, cũng coi là cự phách một phương trong thiên hạ, nhưng trong mắt sự tồn tại như "Phục Cùng" tổ sư, lại vẫn không tính là gì.

Nếu không phải vì một vài nguyên nhân đặc biệt, vị "Phục Cùng"

tổ sư này đã có thể thành tiên!

Đúng vậy, trở thành đệ tử "Phục Cùng" tổ sư cũng như là đệ tử nửa tiên nhân!

Chuyện này với hắn ta, với toàn bộ Cửu A Lệ thị là một vinh dự không gì sánh kịp!

Trong chính điện Thiên Tuyên cung, lúc này những người khác cũng vô cùng chấn động, vị trí Tông Chủ này còn lâu mới có thể so sánh được thân phận đệ tử "Phục Cùng" tổ sư!

Mặc dù Tông Chủ Thánh tông nắm đại quyền trong tay, cũng chỉ tại vị ba trăm năm, sau ba trăm năm thoái vị làm Thái Thượng trưởng lão, hoặc làm lão tổ gia tộc, cũng chuyển giao hết quyền thế cho Tông Chủ hạ nhiệm.

Thân truyền tổ sư không cần đảm nhiệm Tông Chủ, ở trong Thánh tông lại có địa vị cao hơn người khác một bậc, dù là tam đại gia tộc cũng không dám thất lễ.

Dù sao, tổ tiên Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị và Cửu A Lệ thị đều là đệ tử tầm thường của Thánh tông, cho tới nay còn chưa có ai nhận được sự ưu ái của các tổ sư, có thể chính thức xếp vào môn tường.

Nếu không phải chư vị tổ sư đã từng có mấy vị truyền nhân hoặc là say mê đạo đồ, không quan tâm công việc vặt; hoặc đã sớm vẫn lạc trong tu hành dài đằng đẳng, thân tử đạo tiêu.

Thậm chí trên dưới Thánh tông căn bản không tới lượt ba nhà tới làm chủ.

Bây giờ: "Phục Cùng" tổ sư lại nhận Lệ Tân làm đệ tử, có thể thấy được tiền đồ của Cửu A Lệ thị!

Sâu trong con ngươi Thái Thượng trưởng lão Tô thị và Tư Hồng thị, cùng hai vị lão tổ đang trực đều tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào, không dám lộ ra vẻ không vừa lòng ở trước mặt tổ sư.

Lúc này trong đầu bọn họ đều là một đoàn bột nhão, lung ta lung tung, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? ?

Tổ sư xuất quan, đến Thiên Tuyên cung chờ đợi một vị Thánh Tử, đã là việc trước nay chưa từng có, thu Thánh Tử làm đệ tử lại bị cự tuyệt trước mặt mọi người càng là việc chưa từng nghe thấy!

Hiện tại, tổ sư không chỉ không tức giận, thậm chí còn nhận Lệ Tân dẫn Thánh Tử nhập tông làm thân truyền... Điều này...

"Phục Cùng" tổ sư không để ý đến đám người, chợt nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói bình thản: "Lần này Thánh Tử Bùi Lăng đánh bại Tông Chủ năm tông ngụy đạo là thành tích phi thường."

"Ban danh U Dương đao thánh để lấy rõ công đức"

Bùi Lăng lập tức hành lễ nói: "Tạ tổ sư!"

"Phục Cùng" tổ sư khẽ gật đầu, chợt nói: "Đi xuống đi"

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, tổ sư không muốn trì hoãn tiên lộ của hắn, thế là lại hành lễ: "Đệ tử cáo lui"

Nói xong, hắn dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt cùng rời đi.

Bùi Lăng vừa đi, ánh mắt "Phục Cùng" tổ sư chợt chuyển sang Tư Hồng Khuynh Yến, âm u lạnh lẽo nói: "Tông Chủ chấp chưởng bản tông, không thể lười biếng."

"Hiện tại bản tọa giao cho ngươi một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ chính vị Tông Chủ..."

Rời khỏi Thiên Tuyên cung, Bùi Lăng thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], mang theo Lệ Liệp Nguyệt đến thẳng Truyền Tống Trận.

Lần này "Phục Cùng" tổ sư nói với hắn rất nhiều, hiện tại kế hoạch của hắn vẫn như trước đó, trước tiên tăng tu vi cho Lệ sư tỷ.

Danh ngạch thành tiên trân quý, đương nhiên để lại cho người một nhà là tốt nhất!

Ngoài ra, giữa hắn và Tô Ly Kinh còn có chút ân oán chưa giải quyết.

Nhưng đối với hắn bây giờ, kia chỉ là việc nhỏ, rắc rối thật sự lại là đại nhân đại quả!

Cho đến bây giờ, công pháp, thuật pháp, thần thông mà Bùi Lăng tu luyện... Toàn bộ đều là truyền thừa do tiền nhân lưu lại.

Muốn chém đứt nhân quả phương thế giới này, hình như hắn không có gì có thể lưu lại?

Mấy môn tiên thuật mà ý chí Đọa Tiên truyền cho kia, không biết có thể hay không...

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên truyền âm hỏi: "Sư đệ, Phục Cùng tổ sư biết ngươi đang đi tiên lộ rồi?"

Thánh tông môn phong mạnh được yếu thua do chư vị tổ sư tự thân dạy dỗ, mưa dầm thấm đất dần dần hình thành, cho tới nay đã ăn sâu vào lòng người.

Lần này Bùi Lăng để "Phục Cùng" tổ sư chờ lâu như vậy, kết quả vị "Phục Cùng" tổ sư này vẫn vô cùng tha thứ, vô cùng kiên nhẫn với Bùi Lãng.

Chương 2204: Một phần danh sách

Thậm chí, sau khi Bùi Lăng cự tuyệt bái sư, còn thu lão tổ Lệ Tân Lệ thị đang làm nhiệm vụ trực luân phiên thành đệ tử, lại tự mình ban thưởng tôn hiệu cho Bùi Lăng...

Đủ loại hành động khác thường như thế, chỉ có một khả năng!

Bùi Lăng khẽ gật đầu, truyền âm trả lời: "Tổ sư biết nhiều hơn ta"

"Lần này việc đưa sư tỷ đến Vĩnh Dạ hoang mạc, ngàn vạn lần không thể để bất kỷ kẻ nào biết được!"

Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng truyền âm nói: "Không có vấn đề!"

Lúc trò chuyện, phía trước đã xuất hiện một tòa Truyền Tống Trận bị bao bọc trong phòng hộ trùng điệp, trận văn sáng tối chập chờn, linh lực bên trong vận chuyển như thường.

Bùi Lăng ôm Lệ Liệp Nguyệt, hóa thành một đạo độn quang rơi vào trong đó, tâm niệm vừa động đã thôi động trận pháp vận chuyển.

Ánh sáng trắng to lớn phóng lên tận trời, sau khi ánh sáng tần đi, hai bóng người đều đã biến mất không thấy gì nữa.

Luân Hồi tháp.

Cát vàng mênh mông, từng tòa thạch tháp đứng sừng sững giữa cồn cát chập trùng, màu đá vốn đã sớm tróc ra, ăn mòn, che giấu trong năm tháng tang thương, trông vàng xám ảm đạm.

Chỉ có chuông đồng dưới mái hiên nặng nề du dương như từ xa xưa vẫn vang vọng trong hoang mạc đến nay.

Con mắt máu me đầm đìa ngày đêm mở ra, giám sát bốn phương tám hướng.

Bỗng nhiên, mấy con mắt trong đó chiếu rọi ra một tòa cồn cát đổ sụp.

ầm ầm...

Vô số cát sỏi như hồng thủy lao xuống, cồn cát cao hơn ngọn núi ầm vang sụp đổ, ngay tại chỗ dâng lên một tòa Lưu Ly tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, bề ngoài không khác thạch tháp chút nào, toàn thân ánh sáng ngàn vạn, mặt trời đã khuất chiết xạ ra vô tận sáng chói.

Chỉ có điều, hiện tại Lưu Ly tháp trải rộng vết kiếm ngổn ngang lộn xộn, trên đó có kiếm ý cô đọng như thực chất, cho dù thân tháp còn sót lại phù văn không ngừng xung kích, lại khó mà ma diệt kiếm ý thẳng tiến không lùi, đường hoàng thật lớn kia.

Trong Lưu Ly tháp, một đám tu sĩ áo bào xám đầy bụi đất, phần lớn áo bào tàn tạ, Lưu Ly tháp đeo trên người đều có tổn hại, có mấy người khóe miệng rướm máu, ngực bụng có vết kiếm dữ tợn, sâu đủ thấy xương, khí tức hỗn loạn.

Nhìn qua hoang mạc quen thuộc trước mặt, cảm nhận được khí tức đại trận bao phủ toàn bộ địa giới tông môn, cuối cùng rất nhiều tu sĩ Luân Hồi tháp thầm thở phào, cơn giận trong lòng lập tức trào ra: "Ngụy đạo vô sỉ!"

"Rõ ràng Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ đã thân tử đạo tiêu, Kiếm Thần lại lòng dạ hẹp hòi như thế, còn muốn truy sát chúng ta!"

"Nguy đạo luôn ra vẻ đạo mạo, ngăn cản chúng ta làm việc thiện, ngăn cản chúng ta cứu thế, đã không phải là lần một lần hai!"

"Thiên đạo luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết. Ngụy đạo nhiều lần làm điều ngang ngược, tất có tai ương... Lần sau đại chiến thảo nghịch, phải cứu vớt phương thiên địa Hàn Ảm Kiếm tông trước!"

"Không sai!"

"Nếu đã trở về địa giới tông môn, đi gặp Đại Phù Đồ Lệnh trước, thông báo kết quả quan chiến lần này."

"Tốt"

Lúc nói chuyện, Lưu Ly tháp lại chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa.

Tu sĩ áo bào xám cầm đầu đây đau lòng thu hồi Lưu Ly tháp vết thương chồng chất, bước đến thạch tháp nơi xa.

Chẳng mấy chốc, bọn họ tiến vào thạch tháp.

Giây lát sau, ánh sáng trắng ngút trời, một nhóm tu sĩ áo bào xám lập tức vượt qua mấy ngàn dặm, xuất hiện trong một tòa thạch tháp tương đối cao lớn.

Bọn họ vừa đi ra từ trong trận pháp, Truyền Tống Trận sau lưng lại sáng lên, sau khi ánh sáng trắng biến mất liền lộ ra hai bóng người áo bào tro khí tức tối nghĩa.

Một người trong đó khuôn mặt tiều tụy như đã trải qua vô cùng vô tận gian nan vất vả, lại có gánh nặng thiên quân đặt ở đầu vai, đến mức cả người đều tràn đầy cảm giác nặng nề và cực khổ, bên hông hắn đeo một tòa Lưu Ly tháp kích cố khoảng bàn tay, thân tháp óng ánh sáng long lanh, bên trong ẩn chứa một sợi huyết sắc vô cùng đậm đặc như vật sống, tuỳ tiện xoay quanh lượn lờ trong tháp.

Bóng người sau lưng hắn vóc dáng cao, mũ trùm buông xuống, khuôn mặt bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có một đoạn đầu ngón tay tái nhợt như chết duỗi ra khỏi ống tay áo, không có bất kỳ huyết sắc gì.

Trong bóng tối mũ trùm chỉ có thể thấy đôi mắt sắc âm u lạnh léo, Lưu Ly tháp bên hông hắn oánh nhuận sáng người, ở mép lại khảm một vòng huyết sắc.

Lúc này, Bùi Lăng vì thuận tiện đi đường, cố ý dùng [Thực Nhật bí lục] hóa thành Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp, Lệ Liệp Nguyệt thì đeo [Huyết Vô Diện] hóa thành dáng vẻ Thiếu Phù Đồ.

Trên đường đi hai người thông qua Truyền Tống Trận Luân Hồi tháp để truyền tống, vừa bước ra một tòa Truyền Tống Trận ở nơi hoang vắng nào đó ít có người trong Luân Hồi tháp dùng đến, chỉ thấy một đám tu sĩ áo bào xám khí tức cường đứng bên ngoài Truyền Tống Trận, nhìn sang bọn họ.

Bùi Lăng nhướn mày, hắn biết những tu sĩ Luân Hồi tháp này.

Chính là, Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp tiến về Cửu Nghi sơn Từ Châu, đứng ngoài quan sát trận chiến của hắn và Sơn Chủ Cửu Nghi sơn vào mấy ngày trước đó.

Lúc này thấy những người này phong trần mệt mỏi, áo bào tổn hại vết máu loang lổ, Lưu Ly tháp bên hông cũng tàn tạ không chịu nổi, gần như người người bị thương, khí tức bất ổn, trong vết thương tản ra kiếm ý cường đại, hiển nhiên đã bị Hạ Phất Khung truy sát một đường, hiện tại vừa trở lại địa giới Luân Hồi tháp.

Chương 2205: Một phần danh sách (2)

Thế nhưng, lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng, dù gặp mặt chính diện, những Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp này chắc chắn không nhận ra thân phận thật của hắn.

Đang nghĩ ngợi, rất nhiều tu sĩ áo bào xám đã tiến lên hành lễ:

"Đại Phù Đồ Lệnh!"

Vẻ mặt Bùi Lăng không thay đổi, bình tĩnh nói: "Bản tọa có việc, muốn đi một chỗ trước, các ngươi tự tiện."

Nghe vậy, một đám Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp lập tức nói: "Đại Phù Đồ Lệnh chậm đã! Hiện tại việc mà chúng ta muốn nói càng quan trọng hơn việc của Đại Phù Đồ Lệnh!"

"Không sai! Luân Hồi tháp ta lấy việc thủ hộ phương thế giới này làm nhiệm vụ của mình, không có gì quan trọng hơn an nguy thiên địa. Kính xin Đại Phù Đồ Lệnh dừng bước, lấy chính sự làm trọng.

"Đại Phù Đồ Lệnh tạm thời gác lại việc, mời lập tức hạ lệnh thảo phạt năm tông ngụy đạo!"

"An nguy thiên địa không thể chậm trễ, việc này càng nhanh càng tốt! Tuyệt đối không thể kéo dài!"

Nghe bọn họ mồm năm miệng mười góp lời, sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng đờ.

Nhưng cân nhắc đến bây giờ mình không thể bại lộ thân phận, càng không thể để người ta biết việc hắn muốn đi Vĩnh Dạ hoang mạc, đành phải dừng chân, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Các Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp nhanh chóng nói:

"Trận chiến Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn đã kết thúc!"

"Bùi thánh tử uổng là thiên kiêu Thánh đạo ta, lại tầm nhìn hạn hẹp, không để ý đại cục..."

"Trọng Minh tông không biết dạy đồ đệ, đường đường là Thánh Tử lại chẳng quan tâm tình thế nguy hiểm của phương thiên địa này...

"Chúng ta vì tương lai thế giới, liên tục bàn bạc với Bùi thánh tử nhân trận chiến này để tiêu diệt ngụy đạo, tranh thủ một cơ hội thở dốc cho thiên địa nhưng Bùi thánh tử ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo đạo đồ của mình..."

"Không sai! Bùi thánh tử này, bàn về tu vi đúng là thiên kiêu hiếm có, nhưng bàn vè lòng dạ tầm mắt, thật sự khó mà đến được nơi thanh nhất"

"Trọng Minh tông dạy hư đồ đệ"

"Thiên kiêu thế này nên ra sức vì phương thiên địa..."

"Nói tóm lại, chúng ta thuyết phục Bùi thánh tử thất bại, sau đó lại bị Hạ Phất Khung truy sát, nửa đường Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác cũng tới chặn ngang một tay. Ngụy đạo hèn hạ vô sỉ, dạy mãi không sửa, Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ đã thân tử đạo tiêu, còn bám lấy chúng ta không buông, không dưng lại hao tổn pháp lực, linh thạch, đan dược, thật sự có chủ tâm khiến phương thế giới này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương..."

"Đại Phù Đồ Lệnh, hiện tại trong năm tông ngụy đạo, Yến Tê thành Thiết Hùng Thác và Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ đã xác nhận vẫn lạc. Lưu Lam hoàng triều hao tổn quốc vận, thực lực Chung Quy Hữu Trực giảm mạnh!"

"Trong năm tông, chỉ có Hàn Ảm Kiếm tông Kiếm Thần và Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác thực lực còn ở đỉnh phong"

"Một phương Thánh đạo ta lại như mặt trời ban trưa.

"Trọng Minh tông Bùi thánh tử chắc chắn lập tức thừa kế vị trí Tông Chủ, mặc dù ánh mắt hắn thiển cận, không hề để ý đến đại cục, căn bản không nhớ chút ân điển thiên địa bồi dưỡng nào, nhưng thắng ở chỗ ham nữ sắc, hồi trước còn đón hai vị trưởng lão Phản Hư kỳ từ bên Thánh tháp ta, coi là ái thiếp"

"Nghe nói Bùi thánh tử rất sủng ái hai vị trưởng lão kia, lần này khiêu chiến năm đại tông môn ngụy đạo, hắn để lại đạo lữ chính thức ở tông môn, lại dẫn một đám thiếp thất đi theo bên cạnh, giây lát không rời."

"Vì vậy, lần đại chiến này, Thánh tháp ta không cần trả bao nhiêu thù lao, chỉ cần cho vị Bùi thánh tử kia một vài nữ tu tư sắc xuất chúng, có thể để Trọng Minh tông xung phong, cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng vì hòa bình phương thiên địa này."

"Đúng rồi, trên đường chúng ta trở về đã ghi ra danh sách một vài nữ tu có dung mạo hơn người, kính xin Đại Phù Đồ Lệnh xem qua.

Nói xong, một tên Thái Thượng trưởng lão áo bào xám trong đó tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, cả người cũng không dám động đậy, Lệ Liệp Nguyệt bên cạnh ánh mắt lạnh băng như tuyết bay Thiên Sơn, đóng băng vạn dặm...

Thấy "Đại Phù Đồ Lệnh" chậm chạp không nhận ngọc giản, tên Thái Thượng trưởng lão kia không nhịn được thúc giục: "Đại Phù Đồ Lệnh, việc này lớn, kính xin nhanh chóng làm chủ!"

"Nay năm tông ngụy đạo có ít nhất ba tông hoặc như rắn mất đầu, hoặc như chủ thiếu quốc nghỉ, hoặc chủ cũ tu vi giảm nhiều, cơ hội tốt ngàn năm một thuở như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ!"

Bùi Lăng không dám nhìn Lệ sư tỷ bên cạnh, lúc này nói: "Theo bản tọa biết, Bùi thánh tử này trọng tình trọng nghĩa, trung trinh không hai. Đối với đạo lữ Lệ Liệp Nguyệt của hắn cũng là tình hữu độc chung, toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không phải loại người không chịu nổi như các ngươi nói!"

"Hắn đoạt được hai tiểu thiếp từ Thánh tháp ta, là Cửu A Lệ thị gây ra."

"Bùi thánh tử là Thánh Tử được Lệ thị nâng đỡ, không dám cự tuyệt mà thôi."

"Một người chung tình như thế, muốn dùng một vài nữ tu thu mua hắn không khác gì si tâm vọng tưởng, việc này còn phải kế dài lâu"

Nói xong, hắn không đợi những Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp này phản bác, nhanh chóng nói: "Bản tọa còn có chuyện quan trọng, cũng là việc liên quan đến an nguy thiên hạ! Các ngươi về Thánh tháp trước, bản tọa phải lập tức đi một chỗ"

Chương 2206: Luân Hồi tháp dụng ý khó dò!

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng một phát xé mở một đầu kẽ nứt không gian hẹp dài, chợt nắm lấy cổ tay Lệ Liệp Nguyệt trong nháy mắt chui vào trong đó.

Ngay chớp mắt hai người chui vào kẽ nứt không gian, sau lưng lại truyền đến giọng nói của các Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp: "Đại Phù Đồ Lệnh, lời ấy sai rồi! Nếu Bùi thánh tử không thích, sao Cửu A Lệ thị lại đưa tiểu thiếp cho hắn?"

"Không sai! Lần này Bùi thánh tử khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghỉ sơn, trong pháp chu kia lại có mười mấy tên nữ tu, ngoại trừ hai vị trưởng lão Thánh tháp ta, còn có mười vị lô đỉnh đẳng cấp cao Thiên Sinh giáo, hai vị Phản Hư Vô Thủy sơn trang...

"Hơn nữa, lúc Bùi thánh tử và Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác đấu pháp cố ý không hạ sát thủ..."

ở giao giới Luân Hồi tháp và Vĩnh Dạ hoang mạc.

Cát vàng bay lên, tản khắp hư không, sắc trời vốn xanh ngọc lại trở nên đục ngầu.

Nhưng sắc trời trùng điệp vẩy xuống, vẫn soi sáng ra cồn cát hoang vu mênh mông vạn dặm.

Từng tòa thạch tháp chập trùng đứng sừng sững, chuông đồng du dương, con mắt đẫm máu trầm mặc ngóng nhìn bốn phương tám hướng.

Ở sau một cồn cát cao lớn, một đạo kẽ nứt không gian đột nhiên mở ra.

Hai bóng dáng đi ra một trước một sau đều khoác áo bào xám, bên hông đeo Lưu Ly tháp, khí tức tối nghĩa âm u lạnh lẽo. Người cầm đầu nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận tránh được giám thị phía trên thạch tháp, tâm niệm vừa động, quanh người lập tức nhộn nhạo như sóng nước, chợt khôi phục dáng vẻ huyền bào vác đao, chính là Bùi Lăng.

Ở phía sau hắn, Lệ Liệp Nguyệt thấy hắn khôi phục dung mạo ban đầu, cũng giải trừ ngụy trang của [Huyết Vô Diện], quang ảnh lóe lên, hiện ra dáng vẻ váy đen, tiên tư dật mạo.

Bùi Lăng vội vàng giải thích: "Sư tỷ, Luân Hồi tháp rắp tâm so đo, có chủ tâm châm ngòi tình nghĩa giữa chúng ta, vừa rồi bọn họ hoàn toàn là đang nói hươu nói vượn!"

"Sư tỷ tuyệt đối không thể tin tưởng!"

"Những cái được gọi là cơ thiếp đều là nhạc phụ tặng cho, ta là vãn bối không dám chối từ, vì vậy tạm thời giữ lại các nàng, nhưng trên thực tế ta còn chưa chạm vào cả đầu ngón tay bọn họ..."

"Sở dĩ lúc khiêu chiến năm đại tông môn để các nàng ở lại trên pháp chu, chỉ vì...

Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lệ Liệp Nguyệt đã lạnh lùng nói: "Không sao cả! Tiên lộ của ngươi quan trọng, không cần nói thêm việc nhỏ này!"

Nhìn qua dáng vẻ mặt phủ sương lạnh của Lệ sư tỷ, Bùi Lăng lập tức không dám nói tiếp, trong lòng hạ quyết tâm, lúc khiêu chiến Luân Hồi tháp chắc chắn phải ra tay thật nặng...

Nghĩ tới đây, hắn ngượng ngùng nói: "Sư tỷ, vậy chúng ta... Đi vào?"

Lệ Liệp Nguyệt hơi gật đầu.

Thế là, Bùi Lăng đưa tay ôm eo nhỏ nhắn của Lệ Liệp Nguyệt, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] lập tức hóa thành một đạo độn quang, chui vào Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối như thực chất mãnh liệt trào tới như thủy triều, trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ hai người ở trong đó.

Mùi hương cỏ cây dày đặc đập thẳng vào mặt xen lẫn sâu bọ âm sinh khó mà tính toán, mùi tanh cầm thú, vô số cành lá hình thù kỳ quái đan xen quanh quẩn, giữa cỏ cây mềm mại là từng tiếng xột xoạt liên miên không dứt.

Bên tai có tiếng thì thầm hỗn tạp như vô số người thét lên hò hét, quanh quẩn không đi, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần sinh linh.

Bùi Lăng đã tới đây mấy lần, hiện tại xe nhẹ đường quen, trước tiên lấy pháp tắc và đao ý ngăn cách ảnh hưởng của tiếng thì thầm Vĩnh Dạ thay Lệ sư tỷ, sau đó hơi phân biệt phương hướng, dẫn nàng chạy tới chỗ sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chẳng mấy chốc, hai người đi ra khu rừng rậm rạp quỷ quyệt, xuất hiện tại một chỗ lưu sa cuồn cuộn.

Trong lưu sa có một tòa vòng xoáy to lớn màu đen treo cao trong hư không, tản ra khí tức âm lạnh lẽo, quái đản, cao xa hùng hậu.

Sau khi đến đây, Bùi Lăng lặng lẽ nhìn Lệ Liệp Nguyệt, thấy vẻ lạnh lùng trên mặt nàng đã tản đi gần hết, thay vào đó lại là vẻ vô cùng nghiêm nghị. Hắn thầm thở phào, lúc này nói: "Sư tỷ, ngươi tạm lấy một tôn hiệu cho mình trước."

Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Ta lấy Nguyệt làm hiệu.

Bùi Lăng dẫn đầu: "Chúng ta đi vào."

Nói xong, hắn tiếp tục ôm vòng eo Lệ Liệp Nguyệt, chui vào trong vòng xoáy.

Mộng cảnh.

Trời sao lạnh lẽo, mênh mông, ánh sáng màu sắc sương tuyết hắt vầy vô ngần.

Bóng dáng Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi hiện ra.

Vừa bước vào mảnh trời sao quen thuộc này, khí tức của Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng kinh khủng, hắn khôi phục tiên vị trong Đọa Tiên mộng cảnh.

Cùng lúc đó, khí tức của Lệ Liệp Nguyệt cũng nhanh chóng tăng vọt, cũng như lần thứ nhất Bùi Lăng tiến vào Vĩnh Dạ mộng cảnh, khí tức của nàng lập tức đạt đến cấp độ tiên nhân.

Lệ Liệp Nguyệt lập tức đưa mắt nhìn quanh, đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Mặc dù trên đường tới nàng đã nghe Bùi Lăng kể lại tình huống đại khái bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng bất kể như thế nào đây đều là một trong bốn nơi nguy hiểm ở Bàn Nhai giới, nhất định phải cực kỳ cẩn thận.

Chương 2207: Nữ đồ đệ?

Lúc này, trong hư không cách đó không xa, một bóng dáng tinh tế uyển chuyển hiện ra, nàng mày ngài mắt phượng, mặt phấn má đào, sợi tóc đen nhánh búi thành Bách Hợp Kế đoan trang, cắm trâm cài tóc Loan Điểu ngậm châu, mặc áo phấn váy đỏ, da sáng trắng hơn tuyết, nghỉ thái vạn phương, trên trán đầy vẻ ung dung chỉ quý nữ được giáo dưỡng tốt đẹp mới có.

Chính là Trang Thục công chúa!

Bùi Lăng lập tức cười hô: "Mạc tiên hữu, đã lâu không gặp!"

Lệ Liệp Nguyệt nói theo: "Mạc tiền bối, đã lâu không gặp. Không biết tiền bối vẫn khỏe chứ?"

Trang Thục công chúa khẽ gật đầu, Bùi Lăng nhanh chóng đến đây như vậy, điều này không tệ!

Về phần nữ tu bên cạnh hắn, lại là vị đạo lữ lần trước của Bùi tiên hữu...

Trong lòng thản nhiên nghĩ vậy, Trang Thục công chúa chậm rãi nói: "Bùi tiên hữu đến đây, là dự định tăng lên nội tình cho đạo lữ2"

Bùi Lăng nói: "Không sai! Lần này ra đến đây, là muốn giúp đỡ Liệp Nguyệt vạn kiếp Hóa Thần"

Trang Thục công chúa nói: "Không có vấn đề, cũng như lần trước, chúng ta chuyển sang nơi khác trước."

Nghe vậy, Bùi Lăng vội ho một tiếng, Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng nói: "Mạc tiền bối, nghe qua tiền bối học cứu thiên nhân, tài quán nhị dậu, trong bụng có núi đạo biển học, lại tính tình nhân ái khoan hậu, thương yêu chúng sinh."

"Mặc dù tiên nhân không bỏ phàm nữ, coi là đạo lữ nhưng tu vi nông cạn, không biết Mạc tiền bối có thể ban cho một môn tiên thuật để tăng nội tình không?"

Không đợi Trang Thục công chúa đáp lời, Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị nói: "Liệp Nguyệt! Ngươi còn chưa thành tiên, muốn học tiên thuật cái gì!"

Lệ Liệp Nguyệt dựa theo lời dặn dò của Bùi Lăng trước đó để trả lời: "Hợp Đạo kỳ có thể sử dụng là được, ta muốn học trước."

Bùi Lăng ôm nàng, rất cưng chiều nói: "Ta đã dạy ngươi mấy môn tiên thuật Hợp Đạo kỳ có thể sử dụng, vì sao còn muốn làm phiền Mạc tiên hữu?"

Lệ Liệp Nguyệt ghét bỏ đẩy hắn một cái, giận trách: "Ngươi và Mạc tiền bối đều là tiên nhân, ánh mắt cao xa, nào biết nỗi đau của phàm nhân chúng ta?"

"Những tiên thuật kia của ngươi tối nghĩa thâm ảo, mỗi một cửa ải đều cần tâm lực lĩnh ngộ, chưa nói đến chỉ có thể hiểu được một chút da lông, hơn nữa toàn bộ đều làm trái thiên cương, phàm nhân chúng ta sao có thể tiếp nhận được?"

"Ta cũng không dám học, cho dù học được cũng không dám dùng, là có ý gì?"

Bùi Lăng khổ sở nói: "Liệp Nguyệt, yêu cầu của ngươi cũng quá cao.

"Đã muốn Hợp Đạo kỳ có thể sử dụng, lại không thể làm trái thiên cương, còn muốn uy năng cường đại... Dù là Mạc tiên hữu cũng không thể nắm giữ loại tiên thuật này!"

Cách đó không xa, Trang Thục công chúa nghe vậy nhẹ cau mày ngài, chẳng lẽ Bùi tiên hữu này cho rằng nàng cũng ngu ngốc như đối phương?

Một môn tiên thuật không làm trái thiên cương thôi, chỗ nàng có!

Nghĩ đến đây, Trang Thục công chúa chỉ muốn để Bùi Lăng nhanh giúp nàng mở ra phong ấn, lúc này nói: "Chỉ là một môn tiên thuật mà thôi, Bùi tiên hữu không cần hao tâm tổn trí."

Nói xong, công chúa giơ ngón tay chỉ một cái, một đạo huyền quang đen tối lập tức chui vào mi tâm Lệ Liệp Nguyệt.

Trong nháy mắt, đầu óc Lệ Liệp Nguyệt lập tức có thêm một môn tiên thuật cực kỳ huyền diệu.

Lệ Liệp Nguyệt mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cực kỳ rung động.

Dễ dàng lấy một môn tiên thuật như vậy? !

Nhìn vẻ mặt không chút rung động của Trang Thục công chúa, cùng vẻ bình tĩnh không lay động của Bùi Lăng đứng bên cạnh, Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng tỉnh táo lại.

Bùi sư đệ nói không sai!

Ý chí Đọa Tiên này nắm giữ nhiều thủ đoạn, lại rất dễ lừa gạt, nếu sau này đến thêm mấy lần...

Kìm nén suy nghĩ chập trùng trong lòng, Lệ Liệp Nguyệt lập tức hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối ban thưởng thuật pháp! Phàm nữ vô cùng cảm kích!"

Trang Thục công chúa bình thản nói: "Không có gì, nếu là đạo lữ của Bùi tiên hữu, vậy cũng có tiên duyên mang theo. Đến nơi đây, vốn ta cũng nên đưa một phần lễ gặp mặt."

"Chỉ là một môn tiên thuật, không quan trọng gì."

"Lần trước Bùi tiên hữu đưa nữ đô đệ kia tới, được Bùi tiên hữu sủng ái còn yêu cầu càng nhiều hơn, ta cũng đáp ứng,"

Nữ đồ đệ?

Yêu cầu càng nhiều hơn?

Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ nhưng không đợi nàng tiếp tục phản ứng, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Mạc tiên hữu, việc này lớn, chúng ta bắt đầu đi!"

Trang Thục công chúa gật đầu: "Tốt, đi cùng ta."

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm.

Chín cột đá thuần trắng che trời, xiềng xích phẩm chất không đồng nhất nhiều vô số kể, uốn lượn xoay quanh xuống từ phía trên bầu trời, cuối cùng quấn quanh trên quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa không trung.

ầm ầm...

Theo tiếng kiếp lôi làm người ta sợ hãi, tất cả xiềng xích cùng chấn động, phát ra tiếng vang "rầm rầm" như là hồng thủy tràn lan.

xiềng xích thiên kiếp rung động co vào như rắn, lúc đập qua quan tài phát ra tiếng vang rợn người chói tai.

Một sợi xiềng xích mảnh khánh trong đó đã đứt gãy, lần lượt co lại, lay động, đang dần dần rơi xuống từ trên quan tài.

Lôi đình vạn quân, khí tức kiếp lôi chí đương chí liệt cuồn cuộn mà xuống, tản khắp toàn bộ khu vực phong ấn, áp chế tiếng thì thầm Vĩnh Dạ.

Bóng tối như hồng thủy bị đê đập ngăn trở, tràn lan bên ngoài chín trụ, sôi trào mãnh liệt.

Bộp bộp bộp...

Một bóng dáng huyền bào vác đao cùng một bóng hình xinh đẹp linh lung gần như hòa làm một thể với bóng tối, chậm rãi đi ra từ trong bóng tối.

Chương 2208: Nữ đồ đệ? (2)

Chính là Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt, lúc này bọn họ đều hai mắt nhắm nghiền, đứng thẳng tắp dưới chín trụ.

Đột nhiên, Bùi Lăng đánh ra một pháp quyết cổ xưa, phía trên bầu trời lập tức gió nổi mây phun, kiếp vân màu mực hội tụ tới từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành tầng mây nặng nề phía trên chín trụ, tản ra uy áp hùng hậu.

rầm rầm... Rầm rầm... Rầm rầm...

xiềng xích thiên kiếp chấn động dữ dội hơn vừa rồi, trong kiếp vân đột nhiên sinh ra điện xà tím xanh, tùy ý đi khắp, theo bọn chúng sôi trào lên, kiếp vân bắt đầu rút ra kiếp lực trong xiềng xích thiên kiếp.

xiềng xích vốn to khỏe, trở nên gầy nhỏ, yếu ớt từng chút một.

Trong tầng mây, điện xà lặng yên to khỏe, hóa thành từng lôi mãng gào thét di chuyển.

Khí tức xiềng xích lít nha lít nhít giữa chín trụ hạ xuống, quan tài huyết sắc bắt đầu không ngừng chấn động.

Thịch thịch thịch... Tiếng vang ngột ngạt nặng nề vang vọng trong phương thiên địa này, như một trái tim to lớn đang thong thả lại kiên định nhảy lên một lần nữa.

Phanh phanh phanh phanh phanh!

Trong tiếng vang liên tiếp, xiềng xích quấn quanh phía trên quan tài lại bị đứt mười mấy sợi nữa!

Phía trên bầu trời, cuối cùng đã hoàn thành ấp ủ kiếp lôi đầu tiên, hóa thành một đầu lôi long điện quang hiển hách, lắc đầu vẫy đuôi, khuôn mặt dữ tợn đột nhiên đánh xuống Lệ Liệp Luân Hồi tháp.

Thạch tháp đứng sừng sững như rừng, vây quanh một tòa Lưu Ly tháp cỡ lỡn một trăm linh tám tầng ở chính giữa.

Tháp cao nguy nga, thẳng vào mây xanh.

Lúc này, trong tòa tĩnh thất nào đó ở Lưu Ly tháp.

Căn phòng đơn giản đến mức gần như nhà chỉ có bốn bức tường, có bức tường trắng chính giữa treo cao quyển trục hai chữ Hồi".

Luân Phía dưới quyển trục, Đại Phù Đồ Lệnh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, về mặt lạnh nhạt.

Trên bồ đoàn dưới tay hắn ta, lúc này có một đám tu sĩ áo bào xám khí tức cường đại ngồi xếp bằng, phần lớn quần áo của những tu sĩ này đều dính máu, khí tức hơi loạn, là các Thái Thượng trưởng lão vừa trở về từ Cửu Nghi sơn cảnh nội.

Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Lúc này, Đại Phù Đồ Lệnh lạnh băng, khàn giọng nói: "Nói cách khác, vừa rồi có người giả mạo bản tọa, hơn nữa lừa gạt được tất cả mọi người?

Một Thái Thượng trưởng lão ngồi gần hắn ta cau mày trả lời:

"Không phải giả mạo Đại Phù Đồ Lệnh, mà là giả mạo hai người Đại Phù Đồ Lệnh và Thiếu Phù Đồ"

Lại một Thái Thượng trưởng lão nói: "Trong thiên hạ, không nhiều người có thể làm được việc này."

"Nhưng bây giờ là thời cơ tốt nhất để phát động đại chiến luân hồi, không cần thiết phái người đi thăm dỏ loại chuyện nhỏ nhặt này.

Vị Thái Thượng trưởng lão thứ ba suy đoán: "Người giả mạo vẫn từ chối việc tiến đánh ngụy đạo, vô cùng mâu thuẫn, rất có thể là người trong ngụy đạo!"

"Mặc kệ có phải người trong ngụy đạo hay không, chúng ta cứ coi như ngụy đạo làm." Vị Thái Thượng trưởng lão thứ tư chậm rãi nói: "Dù sao ngụy đạo ra vẻ đạo mạo, đánh cắp thiên địa linh cơ, phải nhanh chóng diệt trừ!"

"Dù giết nhầm cũng không tính oan uổng bọn họ!"

Các Thái Thượng trưởng lão khác nhao nhao gật đầu: "Không sai"

"Đúng là như thết"

"Chuyện đương nhiên..."

"Kính xin Đại Phù Đồ Lệnh sớm quyết định!"

Đại Phù Đồ Lệnh bình tĩnh nhẹ gật đầu, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất phát động đại chiến thảo ngụy một lần nữa.

So sánh với việc cứu vớt phương thiên địa này, có người giả mạo hắn ta và Thiếu Phù Đồ chỉ là việc nhỏ, lúc bình thường nên tra rõ, nhưng hiện tại không cần vì thế lãng phí thời gian!

Thế là, Đại Phù Đồ Lệnh lập tức nói: "Kỳ trước đại chiến Luân Hồi đều do Vô Thủy sơn trang xung phong"

"Nhưng Vô Thủy sơn trang năm bè bảy mảng, khó thành việc lớn."

"Lần đại chiến trước là bọn họ dẫn đầu rút lui một cách khó hiểu, dẫn đến đại chiến đầu voi đuôi chuột"

"Lần này đại chiến Luân Hồi, cứ để Trọng Minh tông làm tiên phong."

"Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đời này trời sinh tính thị sát, xem sinh linh như cỏ rác, rất thích hợp đạo ta!"

"Tiếp theo, cứ chuẩn bị dựa theo danh sách nữ tu của mấy vị Thái Thượng trưởng lão, đi mời Trọng Minh tông tham chiến..."

Đang nói, cấm chế tĩnh thất đột nhiên bị chạm đến, một tu sĩ áo bào xám bước nhanh đi vào: "Bẩm Đại Phù Đồ Lệnh, bẩm chư vị Thái Thượng trưởng lão, khu vực dưới sự quản lí có việc gấp xin chỉ thị!"

Đại Phù Đồ Lệnh hỏi: "Chuyện gì?"

Tu sĩ áo bào xám kia khom người nói: "Trong Vĩnh Dạ hoang mạc có kiếp vân hội tụ, nghỉ có tu sĩ đang độ Hóa Thần kiếp trong đó...

Hóa Thần kiếp?

Đại Phù Đồ Lệnh và một đám Thái Thượng trưởng lão đều nhướn mày, Đại Phù Đồ Lệnh cau mày nói: "Chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này?"

Tu sĩ áo bào xám kia nhanh chóng lắc đầu, tiếp tục bẩm báo:

"Hiện tại kiếp vân đã khuếch tán ra ngoài từ Vĩnh Dạ hoang mạc, rất nhiều địa giới Thánh tháp ta đều bị kiếp mây bao phủ"

"Loại quy mô này giống như đúc trận vạn kiếp lần trước!"

"Ngoài ra, Vĩnh Dạ hoang mạc vượt qua phong cấm, khuếch tán ba trượng ra địa giới bên ngoài!"

Nghe đến đó, Đại Phù Đồ Lệnh và một đám Thái Thượng trưởng lão lập tức thay đổi sắc mặt, hai trận vạn kiếp Hóa Thần, còn có Vĩnh Dạ hoang mạc khuếch trương...

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Đại Phù Đồ Lệnh lập tức phân phó: "Đi Vĩnh Dạ hoang mạc xem tình huống trước, xác nhận phong ấn Đọa Tiên có hoàn hảo không!"

Chương 2209: Gặp nhau nơi ngõ hẹp

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão nhao nhao đáp: "Được!"

Ngay sau đó, bóng dáng Đại Phù Đồ Lệnh và một đám Thái Thượng trưởng lão lập tức biến mất.

Ba ngày sau.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối như nước thủy triều, ầm vang bốc lên.

Tiếng thì thầm như sóng đập bờ đê đuổi không đi, quanh quẩn bành trướng, trào lên không ngừng nghỉ.

Cho dù bị lôi đình xua tan trong chốc lát, lại như giòi trong xương quấn quanh tới...

Trung tâm hoang mạc.

Chín trụ trắng che trời, kiếp vân dày đặc vô cùng trùng điệp trải ra, vô số điện xà đi khắp, phát ra tiếng nổ vang ngột ngạt nặng nề.

Thiên uy huy hoàng trút xuống, tử điện ngang trời, trục xuất tất cả quỷ sùng u ám.

Giữa thiên địa trắng như tuyết, cuồn cuộn mênh mông.

Lôi âm cuồn cuộn, gào thét trào lên.

Hồi lâu sau, kiếp lôi như lôi hải treo lủng lẵng đã chậm rãi dừng lại, kiếp vân như vô cùng vô tận trên bầu trời cũng nhanh chóng tản đi.

Bên cạnh trụ trắng che trời, Lệ Liệp Nguyệt quỳ một chân trên đất, sa y màu đen hoàn toàn hòa làm một thể với bóng tối xung quanh, sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng mơ hồ có vết máu chảy ra.

Sa y có nhiều chỗ tổn hại, da thịt óng ánh và vết máu đồ tươi chiếu rọi lẫn nhau, sáng tắt trong bóng tối.

Mùi máu tanh nồng nặc tản ra khắp nơi, hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng.

Chỉ có điều, khí thế của nàng lại như lột xác, trước khi diễn ra lôi kiếp không thể so sánh được.

Lúc này, Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên song song mở to mắt, lại đã tỉnh táo từ trong mộng cảnh.

Hoàn thành thi triển tiên thuật, Trang Thục công chúa cũng chuyển hai người bọn họ ra khỏi tiên mộng như lần trước, trong lúc đó Trang Thục công chúa cũng đề nghị Bùi Lăng sử dụng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] để tăng cao tu vi cho đạo lữ Lệ Liệp Nguyệt giống lần trước, nhưng bị Bùi Lăng trực tiếp cự tuyệt...

Thấy Lệ sư tỷ thương thế không nhẹ, Bùi Lăng nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, đưa tay đỡ Lệ Liệp Nguyệt dậy, chợt lấy ra một viên đan được cực phẩm óng ánh mượt mà đưa lên, nói: "Sư tỷ, ổn định thương thế trước."

Lệ Liệp Nguyệt vừa vượt qua vạn kiếp, trong chốc lát không có sức lên tiếng, nàng tiếp nhận đan dược nhanh chóng ăn vào, đồng thời vận chuyển công pháp.

Chẳng mấy chốc, dược lực tan ra, một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, sắc mặt nàng vốn trắng bệch như tờ giấy lại dần hiện ra chút hồng nhuận, khí tức cũng dần ổn định lại.

Bùi Lăng đứng ở bên cạnh hộ pháp, hắn nhìn quanh một vòng, theo bản năng nhìn về phía quan tài huyết sắc phong ấn Đọa Tiên.

Chỉ thấy trong số xiềng xích lít nha lít nhít quấn quanh phía trên quan tài, chín sợi xiềng xích thô to tạm thời hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng vô số dây nhỏ quấn trên đó, lại đã đứt mất gần một phần ba!

Mặc dù xiềng xích đứt gãy còn có bộ phận khoác lên trên quan tài, nhưng cũng không đủ sức rủ xuống, như là dây leo bị chém đứt, lại như đầu rắn bị chém, theo kiếp lôi trên đỉnh đầu vang động, khẽ chấn động, lại khó tiếp tục trói buộc Đọa Tiên.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lần trước xiềng xích nơi này chỉ đứt mất một sợi, sao lần này lại đứt nhiều như vậy?

Cũng được, đợi chút nữa rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, liền truyền tin cho "Phục Cùng" tổ sư, nói rõ tình huống nơi này một chút, để tổ sư suy nghĩ cách.

Về phần những xiềng xích này đứt thế nào, hắn không nói, Lệ sư tỷ không nói, Tư Hồng Diệu Ly không nói, ý chí Đọa Tiên chắc chắn sẽ không nói.

Như thế, ai sẽ biết?

Chờ sau khi phong ấn Đọa Tiên được bổ sung, hắn lại tiếp tục...

Thế nhưng, lần sau nên dẫn ai tới?

Yến Minh Họa, Tư Hồng Khuynh Yến hay Văn Nhân Linh Sắt...

Đang nghĩ ngợi, giọng Lệ Liệp Nguyệt vang lên bên tai hắn: "Ta đã có chỗ khôi phục, hiện tại có thể rời đi."

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này nói: "Tốt, chúng ta đi"

Nói xong, hắn ôm eo Lệ Liệp Nguyệt, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] chạy ra ngoài.

Độn pháp trấn tông Trọng Minh tông cực kỳ huyền diệu, hai người đi trong bóng tối một thời gian ngắn, đã đến gần biên giới Vĩnh Dạ hoang mạc.

Lại đi về phía trước là có thể khỏi nơi nguy hiểm này, tiến vào địa giới Luân Hồi tháp.

Bùi Lăng chợt dừng bước lại, cau mày nói: "Bên ngoài có người."

Trong mắt Lệ Liệp Nguyệt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, khẽ gật đầu, mặc dù bóng tối trong Vĩnh Dạ hoang mạc có thể ngăn cách thần niệm một cách hoàn mỹ, nhưng lấy tu vi hiện tại của Bùi sư đệ, có thủ đoạn có thể thăm dò biến hóa của ngoại giới.

Nàng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra [Huyết Vô Diện] từ trong túi trữ vật, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Ngụy trang thành ai?

Bùi Lăng lắc đầu, hắn tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc mấy lần, vì đề phòng đúng lúc bị người ta gặp được, đã cố ý lưu lại trận pháp và pháp tắc ẩn nấp ở lối vào, hiện tại người ở ngoại giới là tu sĩ Luân Hồi tháp!

Đây là bị khí tượng vạn kiếp Hóa Thần của Lệ sư tỷ hấp dẫn tới, dù hiện tại hắn và Lệ sư tỷ ngụy trang thành ai, chắc chắn Luân Hồi tháp cũng không thả bọn họ đi!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Không cần ngụy trang, ta có thể dụ tất cả bọn họ rời đi"

Chương 2210: Lấy an nguy thiên hạ làm trọng

Tiếng nói vừa dứt, trong hai con ngươi của hắn lập tức dâng lên vô số phù văn nhỏ bé, xen lẫn biến ảo.

[Hoặc Hồn thần thông] !

Trong bóng tối xung quanh nhanh chóng truyền đến đủ loại tiếng động.

Tiếng ồn ào nối liền không dứt đột nhiên tăng lớn, từng vũng nước, tiếng ao nước ồn ào, bộp, bộp, bộp... Tiếng bước chân từ truyền đến mỗi một phương hướng, bước chân hoặc nặng nề, hoặc gấp rút, hoặc nhẹ nhàng thô bạo giẫm đạp lên cổ cây un tùm, mùi thơm ngát đặc biệt của thực vật tản ra khắp nơi, từng đôi tròng mắt màu đỏ dần hiện ra từ trong bóng tối, lấm ta lấm tấm, hội tụ như biển.

Sa đọa, hỗn loạn, bóng tối, âm tà, lạnh băng... Khí tức hỗn tạp cô đọng như thực chất, tiếng gào thét liên tiếp, điên dại khó mà tính toán lao vụt tới từ bốn phương tám hướng.

Hình dạng của bọn chúng quái đản, trông vô cùng kỳ quái, phần lớn đều đã nhìn không ra chủng tộc ban đầu, khí tức lại vì đọa hóa mà càng hung bạo đáng sợ.

Lân phiến và lợi trảo, răng nanh sáng bóng, đôi mắt đỏ cùng nhau lấp lóe sáng tắt trong bóng đêm.

Những điên dại này đều bị Bùi Lăng mê hoặc, vô cùng nghe lời hắn, không hề có ý công kích hai người, chỉ trùng điệp lao tới đây, gầm rú gào thét chờ đợi mệnh lệnh.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, tất cả dị tộc điên dại chạy tới lập tức cùng nhau ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét chỉnh tề.

Rống! !

Tiếng rống bén nhọn chói tai, xé rách mây xanh, truyền ra xa xa.

Tiếng vang chưa biến mất, đám điên dại này đã như hồng thủy võ đê xông ra khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, chạy về phía tu sĩ Luân Hồi tháp ở bên ngoài...

Bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc.

Cát vàng bay đầy trời như màn tơ, khiến màn trời xanh thắm biến thành một mảnh mịt mờ.

Thạch tháp xen vào nhau đứng sừng sững, trên một tòa cồn cát cao lớn trong đó, Đại Phù Đồ Lệnh và rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đang chắp tay mà đứng, lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kiếp vân dần tản đi ở phía trên Vĩnh Dạ hoang mạc.

Kiếp vân vạn kiếp Hóa Thần kỳ!

Không sai được!

Mấy năm trước đó, bọn họ đã từng gặp một lần!

Từ lúc tu sĩ Luân Hồi tháp đến nơi đây, đã qua trọn vẹn ba ngày ba đêm.

Vốn dĩ, bọn họ dự định trực tiếp đi vào Vĩnh Dạ hoang mạc xem xét tình hình bên trong, nhất là phong ấn Đọa Tiên. Nhưng phía dưới sự bao phủ của trận kiếp vân vạn kiếp này, một luồng thiên uy vô cùng cường đại huy hoàng như ngục, treo cao trên vòm trời, mũi nhọn vô hình từ nơi tối tăm như chỉ thẳng vào thần hồn nhục thân của mỗi người, vận sức chờ phát động, khiến bọn họ vô thức sinh ra e ngại, không dám tiến lên!

Thậm chí không dám thi triển bất kỳ thủ đoạn nào!

Tận đến lúc này, kiếp vân tản đi, thiên uy cũng chậm rãi biến mất theo.

Cuối cùng cát vàng thạch tháp khôi phục như lúc ban đầu.

"Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết." Trong đôi mắt một Thái Thượng trưởng lão dưới mũ trùm lóe ra về lạnh lùng tràn ngập sát ý, trầm giọng nói, "Bây giờ Bàn Nhai giới có rất nhiều tu sĩ cấp cao, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhân tài vô số. Cho dù phương thiên địa này phì nhiêu, gánh vác nặng nề như thế, qua thiên trưởng địa cửu sao có thể tiếp nhận?"

"Trước đây ít năm xuất hiện một vị Bùi thánh tử, đã là bất hạnh của thiên địa!"

"Cũng may vị Bùi thánh tử kia trời sinh tính hiếu sát, đồ thành diệt tộc là việc bình thường, cũng coi như trả lại phương thế giới này một hai."

"Lại không ngờ hiện tại có thêm một vị vạn kiếp!"

"Thiên địa, nguy rồi!"

Một tên Thái Thượng trưởng lão khác mặt không thay đổi nói:

"Đợi chút nữa nhìn xem lần này là ai vạn kiếp Hóa Thần."

"Nếu là tu sĩ ngụy đạo, giết!"

"Nếu là người trong Thánh đạo ta...

"Phải xem hắn có nguyện ý ra sức vì an nguy của phương thiên địa này hay không!"

Lại một Thái Thượng trưởng lão gật đầu nói: "Chờ giải quyết vạn kiếp Hóa Thần, lại đi xem phong ấn Đọa Tiên như thế nào"

Đang nói, bỗng nhiên trông thấy chỗ cát vàng giao giới với Vĩnh Dạ hoang mạc không ngừng rung động, dường như có lực lượng nặng nề gì đó hung hăng vuốt vào mặt đất.

Chợt, từng đầu điên dại đỏ mắt hình thù kỳ quái như thủy triều vọt ra từ trong bóng tối.

Quanh người bọn chúng có khí tức hung hăng tàn bạo, trong tròng mắt màu đỏ ngòm tràn đầy vẻ điên cuồng sa đọa, không có chút sợ hãi và lùi bước nào.

Sau khi phát hiện khí tức người sống, không chút do dự, lập tức gào thét giết về phía thạch tháp của tu sĩ Luân Hồi tháp, thấy tình cảnh này, một Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp râu tóc xám trắng lập tức ra tay, đánh một chưởng về phía dị tộc điên dại đánh tới.

Sương mù màu xám bay lên theo chưởng phong, sự âm u lạnh lẽo bao phủ toàn trường, trong chớp mắt cát bay đá chạy, cơn gió mạnh gào thét, khí tức tối nghĩa tĩnh mịch sôi trào mãnh liệt.

Dị tộc điên dại xông lên lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô khốc, nhưng một dị tộc đầu mọc đầy con mắt trong đó lại mọc ra mấy chục cánh tay, lập tức phát ra một tiếng rít gào sắc nhọn, tiếng kêu như là cương đao đâm vào đầu vô cùng khó nghe, vô cùng sợ hãi, bên trong tràn ngập khí tức điên cuồng, sa đọa, hỗn loạn, trong khoảnh khắc xé mở sương mù xám ra một kẽ nứt.

Chương 2211: Lấy an nguy thiên hạ làm trọng (2)

Ngay sau đó, đầu điên dại này nhảy lên một cái, thân ở giữa không trung, đồng thời đánh mấy chục quyền về phía tên Thái Thượng trưởng lão kiat Oanh! !!

Quyền chưởng giao nhau, đầu điên dại này lập tức bị đánh cho chia năm xẻ bảy, tứ chi con mắt như là mưa to hắt vẫy đây đất.

Máu đen nhánh lập tức thấm ướt mảng lớn cát vàng, độc trùng và cỏ lác bình thường ẩn giấu trong cát sỏi lập tức bắt đầu nhiễu sóng, trong chốc lát đọa hóa thành hình thù kỳ quái, tản ra từng trận hỗn loạn điên cuồng.

Nhưng lại một chưởng kình rơi xuống, sinh linh vừa quái đản, tính cả tất cả cồn cát gần đó lập tức hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì!

Dị tộc điên dại xung quanh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, điên dại còn sót lại chạy tứ tán, lại từ bỏ giao thủ với tu sĩ Luân Hồi tháp cấp cao phía trên thạch tháp, chạy vào bên trong Luân Hồi tháp.

Phía trên thạch tháp, Đại Phù Đồ Lệnh và một đám Thái Thượng trưởng lão đứng dựa vào lan can không có ý đuổi theo.

Mặc dù những dị tộc điên dại này rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, sẽ tạo thành sự phá hoại cực lớn với sinh linh trên thế gian, nhất là trắng trợn tàn sát người vô tội, giết hại chúng sinh, chắc chắn tạo thành tình cảnh thê thảm máu chảy thành sông, ngàn dặm không gà gáy, nhưng hành động lần này vừa hay có thể trợ giúp phương thế giới này thở dốc một chút.

Vì vậy, thấy những điên dại này không còn chủ động gây chuyện, mà tránh xa trốn chạy, không người ra tay ngăn cản.

"Đại Phù Đồ Lệnh, dị tộc điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc lại có hành động khác thường, xem ra phong ấn đã xảy ra vấn đề." Một Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói: "Chúng ta phải nhanh chóng đi vào xem xét tình huống"

Đại Phù Đồ Lệnh gật đầu: "Chúng ta đi"

Còn chưa nói hết câu, bóng xám trong thạch tháp lóe lên, một đám tu sĩ cấp cao Luân Hồi tháp đã hóa thành một đạo độn quang, chạy tới bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bên trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Thấy dị tộc điên dại chưa thể dụ tu sĩ Luân Hồi tháp rời đi, Bùi Lăng nhướn mày, ma tu Luân Hồi tháp này không để ý sự chết sống của sinh linh dưới sự quản lí!

Hơi suy nghĩ, lúc này hắn tâm niệm vừa động, lại dùng [Hoặc Hồn thần thông] gọi đến một nhóm dị tộc điên dại.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành dáng vẻ một dị tộc điên dại quái đản trong đó.

Thấy thế, không cần hắn nhắc nhở, Lệ Liệp Nguyệt cũng đeo [Huyết Vô Diện] lên, sau khi thôi động hóa thành dáng vẻ một đầu dị tộc điên dại khác.

Hoàn thành ngụy trang, Bùi Lăng lập tức vừa kéo vòng eo Lệ Liệp Nguyệt, nhanh chóng nói: "Đi!"

Nói xong, hắn lập tức thao túng dị tộc điên dại lao ra ngoài giới, mình và Lệ Liệp Nguyệt theo sát phía sau.

Lúc này bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, Đại Phù Đồ Lệnh cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đang xuyên qua cát bụi trùng điệp, đi vào trong bóng tối dày đặc.

Ngay lúc bọn họ sắp tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, lại thấy có một nhóm dị tộc điên dại đọa hóa chen chúc tới từ phía đối diện.

Đại Phù Đồ Lệnh không khỏi nhíu mày, tất nhiên bọn họ không thể nhường đường cho những dị tộc này, lúc này lạnh lùng nói:

"Giết!"

Thế là, một đám Thái Thượng trưởng lão lập tức ra tay, ngay sau đó vô số thuật pháp uy năng cường đại, xen lẫn ánh sáng lấp lánh của Lưu Ly tháp bên hông, trùng điệp đánh về phía những điên dại này.

Lúc này, Bùi Lăng dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt vừa thoát ra Vĩnh Dạ hoang mạc đang muốn tùy tiện phái một hai dị tộc điên dại chịu chết như vừa rồi, sau đó dẫn theo Lệ sư tỷ trà trộn vào đám điên dại lộn xộn khác trực tiếp chạy đi, không ngờ vừa mới ngoi đầu ra thấy sắc trời nhợt nhạt, vô số thuật pháp sát phạt đã nhào tới mặt chào hỏi!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Chỉ một khoảnh khắc, toàn bộ dị tộc điên dại mà Bùi Lăng dùng [Hoặc Hồn thần thông] khống chế bị hủy diệt ngay tại chỗ!

Vô số thuật pháp cường đại khí thế không giảm, tiếp tục đánh về phía hắn và Lệ Liệp Nguyệt.

Bùi Lăng vội vàng đấm ra một quyền, quyền phong lạnh thấu xương cương mãnh như thực chất đẩy ra tầng tầng hư không, trong khoảnh khắc quét ngang ra.

Oanh! !!

Tất cả thuật pháp Luân Hồi tháp lập tức võ chôn vùi, quyền kình thẳng tiến không lùi tiếp tục lao về phía một đám tu sĩ Luân Hồi tháp. Đại Phù Đồ Lệnh cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão lập tức khẽ giật mình, dị tộc điên dại Hợp Đạo kỷ!

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, phản ứng của rất nhiều tu sĩ Luân Hồi tháp lại không chậm chút nào, Đại Phù Đồ Lệnh lập tức đánh ra một đơn giản pháp quyết cổ xưa, sau lưng dâng lên một tòa tháp cao to lớn màu xám.

Thân tháp điêu khắc phức tạp, lít nha lít nhít yêu quỷ khó mà tính toán, trong từng cái chuông đồng giam cấm hàng ngàn hàng vạn hồn phách oán độc, tiếng gào thét vang lên.

Tháp xám cực cao, thẳng vào vòm trời, vô số tiếng chuông cùng nhau rung động, ầm vang như sấm, khí tức âm u lạnh lẽo cuồn cuộn tản khắp.

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão sau lưng Đại Phù Đồ Lệnh cũng ra tay, chưởng phong chỉ kình nhiều như rừng, Lưu Ly tháp bên hông không ngừng lấp lóe, là thuật pháp của bọn họ gia trì đủ loại chú pháp lực lượng.

Oanh! !

Quyền kình của Bùi Lăng lập tức bị tiếng chuông suy yếu từng tầng, chợt bị thuật pháp che ngợp bầu trời ăn mòn sạch sẽ.

Chương 2212: Không cho người ngoài biết

Tiếng chuông trên tháp xám không ngừng, tiếng vang ngột ngạt nặng nề như là thủy triều cuồn cuộn kéo tới, đánh thẳng vào thần hồn Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt.

Thấy tình hình này, Bùi Lăng không nhịn được cau mày, sau khi liên tục khiêu chiến Tông Chủ năm tông chính đạo, thiên hạ đều biết thực lực của hắn, thủ đoạn thuật pháp mà hắn nắm giữ, từ lâu đã không phải bí mật gì!

Hiện tại chỉ cần hắn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều bại lộ thân phận!

Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ trước đó, lúc này Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp chưa từng sử dụng pháp bảo trấn tông, cũng không sử dụng nội tình tông môn, dù hắn thắng đối phương cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại đấm ra một quyền, sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư...

Đây chỉ là quyền kình phổ thông, nhưng lấy tu vi Hợp Đạo hậu kỳ của Bùi Lăng đánh ra, uy năng quyền kình vẫn chấn động hư không, kình khí cường đại tung hoành ngang ngược, khí tượng vạn kiền.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Quyền ảnh lay động, trong chớp mắt hình thành một màn ánh sáng, nước giội không thấu, khoảnh khắc ngăn cản thuật pháp trùng điệp, lực trùng kích kinh khủng khiến cát vàng xung quanh lao nhanh khuấy động như sóng to gió lớn, cát sỏi đầy trời, che đậy sắc trời.

Trong lúc giằng co ngắn ngủi, Bùi Lăng nắm lấy cơ hội, lập tức hai tay dùng sức xé mở một đầu kẽ nứt không gian hẹp dài, chợt mang theo Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng chui vào trong đó.

Binh binh bang bang...

Ngay sau đó, vô số thuật pháp thần thông tràn ngập sát ý như mưa to gió lớn rơi vào chỗ Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt biến mất.

Đại Phù Đồ Lệnh nhướn mày, phát hiện tình huống này có chỗ nào đó không thích hợp.

Nhưng hiện tại trong loại cục diện này, an nguy của phương thiên địa này quan trọng hơn, lại không rảnh để ý tới việc nhỏ này.

Lập tức nhân tiện nói: "Tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, tìm kiếm tên tu sĩ vạn kiếp Hóa Thần kia"

"Còn có, xem xét phong ấn Đọa Tiên."

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão nhao nhao đồng ý: "Được!"

Nói xong, tất cả mọi người dừng tay, toàn bộ thi triển độn pháp chui vào bóng tối dày đặc.

Luân Hồi tháp.

Phương hướng tây nam.

Ngàn dặm không có người ở.

Bên cạnh tòa cồn cát cao lớn nào đó, bão cát cuồn cuộn, một đạo kẽ nứt không gian đột ngột mở ra.

Hai bóng dáng hình thù kỳ quái, khí tức hỗn loạn hung bạo nhanh chân đi ra từ bên trong.

Thần niệm đảo qua xung quanh, xác nhận nơi đây không có bất kỳ sinh linh có trí linh và thủ đoạn nhìn trộm gì, thân hình một đầu điên dại trong đó thoắt một cái đã khôi phục thành dáng vẻ Bùi Lăng, Lệ Liệp Nguyệt đứng bên cạnh hắn cũng lấy xuống [Huyết Vô Diện], hóa về dáng vẻ của mình.

Bùi Lăng lập tức vô cùng tức giận nói: "Luân Hồi tháp! Hèn hạ vô sỉ! Đường đường Đại Phù Đồ Lệnh cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão lại mai phục ở bên cạnh, lấy nhiều hiếp ít! Làm việc như thế, thật sự không nói võ đức! Không biết xấu hổ!"

"Sư tỷ, có thể thấy từ trên xuống dưới một tông này đều là hạng người quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, ăn nói bừa bãi, vô sỉ tham lam!"

"Lời lẽ của những người này căn bản không đủ đáng tin"

"Kính xin sư tỷ nhìn rõ mọi việc, ngàn vạn lần không nên tin lời nói linh tinh trước đó của bọn họ!"

Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói: "Dù lời nói của Luân Hồi tháp đều là thật cũng không sao."

"Với thân phận địa vị hiện tại của ngươi, nếu không có một vài cơ thiếp xuất thân chín môn phái lớn, tu vi thiên phú cũng không có trở ngại hầu hạ ở bên, ngược lại sẽ mất thể diện"

"Thế nhưng, nữ đồ đệ là xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, ý chí Đọa Tiên thật sự nói nhiều!

Nếu không phải tiếp theo còn cần đối phương giúp đỡ che giấu tiên thuật, lần này hắn sẽ khóa hắn ta vào hóa thân Mạc Lễ Lan của mình, dạy dỗ một trận thật tử tế!

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, thấy Lệ Liệp Nguyệt nhìn mình chằm chằm, Bùi Lăng đành phải kiên trì nói: "Sư tỷ... Cái này...

"Thật ra lúc ấy ta không nắm chắc môn tiên thuật kia..."

"Lo lắng lúc giúp ngươi tăng lên vạn kiếp xảy ra chuyện... Cho nên cần tìm người thử trước một chút..."

"Luyện tay một chút...

Da đầu hắn tê dại giải thích, đây đúng là mục đích lúc trước của hắn, chỉ có điều lúc trước Tư Hồng Diệu Ly và Lệ sư tỷ luôn là đối thủ một mất một còn...

Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, vẻ mặt nàng bình thản, nhìn không ra vui buồn, chợt nói: "Nói cách khác, người kia không phải đệ tử của ngươi?"

"Nàng là ai?"

"Hiện tại còn sống?"

Sắc mặt Bùi Lăng càng thêm cứng đờ nhưng vẫn trả lời chi tiết:

"Là Chu... Là Tư Hồng Diệu Ly, còn sống..."

Ánh mắt Lệ Liệp Nguyệt yên tĩnh tiếp tục hỏi: "Vậy hiện tại nàng có phải nữ nhân của ngươi không?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Không phải!"

"Ta không chạm vào cả một ngón tay của nàng!"

"Hiện tại nàng chỉ là thuộc hạ của ta!"

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen nhíu lại, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc: "Tư Hồng Diệu Ly, chính là huyết mạch Phù Quang Tư Hồng thị."

"Thuở nhỏ nàng lớn lên ở Chu gia, lần lượt bị Tư Hồng thị và Chu gia từ bỏ, cảm giác thân thiết với hai nhà này đều không phải quá mạnh, lại thêm tư chất của nàng cũng khá xuất sắc, thực lực tạm được, đúng là một thuộc hạ không tệ."

Chương 2213: Bái kiến chủ mẫu

"Ngươi mời chào nàng cũng ổn thỏa"

"Thánh tông ta thực lực vi tôn, lợi ích làm đầu, chưa từng có kẻ địch tuyệt đối!"

"Nếu Tư Hồng Diệu Ly tiếp tục đối đầu với chúng ta, nên giết!

Nếu có thể mang đến chỗ tốt cho chúng ta, nên giữ!"

"Đây vốn không phải việc lớn gì"

"Chỉ có điều, việc Vĩnh Dạ hoang mạc liên quan trọng đại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiên lộ tiếp theo của ngươi, tuyệt đối không thể để người ngoài được biết!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu ý của Lệ sư tỷ, Lệ sư tỷ không quan tâm việc hắn thu Tư Hồng Diệu Ly làm thuộc hạ, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ giao dịch giữa hắn và Đọa Tiên!

Bây giờ, nếu Tư Hồng Diệu Ly đã biết, vậy cách giữ bí mật chỉ có một...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng do dự nói: "Sư tỷ, Tư Hồng Diệu Ly đã từng giúp ta...

Chợt hắn nói thêm: "Ta có một đầu pháp tắc có thể xóa đi ký ức của tu sĩ, lần này trở về, ta sẽ khiến nàng hoàn toàn quên chuyện này.

Với tình cảnh hiện tại của Tư Hồng Diệu Ly, nàng tuyệt đối không thể phản bội hắn, nhưng hiện tại vì để Lệ sư tỷ yên tâm, bổ sung thêm một đầu pháp tắc cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy lại lắc đầu, nàng bình tĩnh nói: "Pháp tắc có thể phá giải."

"Bây giờ còn đang đi tiên lộ, không cần thiết mạo hiểm như vậy."

"Ngươi đã không muốn giết nàng, vậy để nàng giống với Tư Hồng Khuynh Yến!"

"Lòng người sẽ thay đổi nhưng lô đỉnh sẽ không!"

Biến Tư Hồng Diệu Ly giống với Tư Hồng Khuynh Yến?

Đây đúng là một chủ ý không tệ!

Quả nhiên vẫn là sư tỷ cân nhắc càng thêm chu đáo!

Bùi Lăng vội ho một tiếng, dù trong lòng cảm thấy đề nghị của sư tỷ rất không tệ, nhưng dù sao đang ở ngay trước mặt sư tỷ, không thể đồng ý quá nhanh...

Thế là, sắc mặt hắn lập tức khó xử nói: "Thế nhưng trong lòng ta chỉ có sư tỷ. ' "Việc Tư Hồng Khuynh Yến là chuyện ngoài ý muốn, thật sự không phải ta muốn, đã khiến trong lòng ta còn có áy náy, cảm giác có lỗi với sư tỷ."

"Huống chi Tư Hồng Diệu Ly này còn là vãn bối thân thích của Tư Hồng Khuynh Yến"

"Loại chuyện biến nàng thành lô đỉnh này, ta cũng chưa từng nghĩ đến, càng không nói đến đi làm."

Lệ Liệp Nguyệt yên tĩnh nhìn Bùi Lăng, cũng không nói cái gì.

Bùi Lăng bị nhìn đến chột dạ, chợt xoay chuyển, nói: "Đương nhiên, hành động này của sư tỷ cũng vì tốt cho ta."

"Bùi Lăng ta làm việc quang minh lỗi lạc, Tư Hồng Diệu Ly đã từng giúp ta, lại là thuộc hạ, làm việc phục tùng mệnh lệnh cũng không tội lỗi"

"Nếu cứ giết nàng như vậy, thật sự làm trái tâm ta."

"Càng nghĩ, ý của sư tỷ lại là cách duy nhất hiện nay..."

"Ôi! Xem ra ta cũng chỉ có thể làm như vậy "

Nói xong, thấy sắc mặt Lệ sư tỷ bình thản nhìn mình, Bùi Lăng dân ngừng lại.

Hai người nhìn nhau không nói gì, nhìn nhau một lát Bùi Lăng đột nhiên một tay ôm Lệ Liệp Nguyệt vào trong ngực, giọng nói rất nhẹ, lại vô cùng nghiêm túc: "Sư tỷ, cảm ơn ngươi..."

Lệ Liệp Nguyệt cũng nâng hai tay lên ôm eo Bùi Lăng, trong giọng nói lạnh băng lộ ra chút nhu hòa, nói: "Nơi đây là nơi thuộc sự quản lý của Luân Hồi tháp, không nên ở lâu, về tông môn trước."

"Cũng thật lâu rồi ta không gặp Tư Hồng Diệu Ly, lần này trở về trò chuyện riêng với nàng vài câu."

Bùi Lăng lập tức gật đầu: "Tốt!"

Hai ngày sau đó.

Trọng Minh tông.

Chỗ sâu.

Biển mây mờ mịt, ngọn núi cô độc đứng sừng sững, từng đường vân trận pháp giăng khắp nơi trong cả tòa núi non cùng hư không gần đó, sáng tối chập chờn như thiên la địa võng.

Đỉnh núi, đường vân phức tạp phác hoạ ra một tòa Truyền Tống Trận cao tầng chuyên dụng.

Ánh sáng trắng to lớn xông lên trời không, sau khi tản đi lộ ra hai bóng dáng một nam một nữ.

Chính là Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt.

Sau khi không gian lại vững chắc, hai người quét thần niệm ra, xác nhận đã trở lại bên trong tông môn, Bùi Lăng lập tức kéo Lệ Liệp Nguyệt, thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] phi độn đến Thúy Lỗi sơn.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi vào Thúy Lỗi sơn, cỏ cây xung quanh xanh tươi, nước chảy lững lở, lông vũ sáng rõ, lân phiến sáng ngời, phi cầm tẩu thú tuỳ tiện rong chơi, dáng vẻ thế ngoại đào nguyên chim hót hoa nở.

Bùi Lăng dùng thần niệm quét qua, tất cả tình huống trong động phủ lập tức hiện ra trong đầu.

Lúc này, trong động phủ Thúy Lỗi sơn, Tư Hồng Diệu Ly đơn độc ngồi xếp bằng trong một gian tĩnh thất tu luyện mở ra toàn bộ trận pháp phòng hộ.

Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử thì đấu pháp trong một tòa sảnh rộng, bóng dáng hai người lay động như ánh chớp nhanh chóng giao thoa, nhìn như luận bàn lại từng chiêu trí mạng, mỗi một lần ra tay đều có thể khiến đối phương vẫn lạc, ra tay không có chút dấu hiệu lưu tình.

Chỉ có điều, vẻ mặt hai nữ tu lại không có oán giận sát ý, ngược lại tâm bình khí hòa như đây là việc cực kỳ bình thường.

Một đám hoa thụ gần vườn hoa động phủ, Luân Hồi tháp Dư Tử Cơ và Thư Vũ cầm quạt tròn da người trong tay, đứng dựa vào lan can, dáng vẻ đáng yêu động lòng người đang tranh luận việc đồ thành diệt tộc, là dùng ôn dịch tốt hay nguyền rủa phù hợp...

Chương 2214: Bái kiến chủ mẫu (2)

Mười tên lô đỉnh Thiên Sinh giáo Hoa Dục Nhiên thì tụ tập trong một gian phòng ngủ rộng rãi, toàn bộ đều lấy gương soi mình, trang điểm, rương quần áo mở rộng, vòng eo tuyết trắng bị bao bọc bởi từng chiếc váy, bọn họ còn khẽ thảo luận: "Cái này đẹp mắt... Hay cái này?"

"Tông Chủ phu nhân thích mặc hồng y, Lệ thánh nữ thích mặc áo đen...

"Lần trước hình như Thánh Tử cũng cực kỳ thích phục sức Lưu Lam Hoàng hậu..."

"Vậy ta mặc bộ này!"

Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, dẫn theo Lệ Liệp Nguyệt lập tức chui vào động phủ, chỉ trong nháy mắt đã đến bên ngoài tĩnh thất của Tư Hồng Diệu Ly.

Cùng lúc đó, trong tĩnh thất bốn vách tường trống trơn, tụ linh trận pháp mở ra, linh khí trào lên từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành mây khói mờ mịt trong tĩnh thất, toàn bộ thấm vào trong người Tư Hồng Diệu Ly.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngọc, pháp lực lưu chuyển phun trào quanh người, huyết khí bành trướng đang toàn lực ứng phó việc tu luyện.

Ngay lúc này, bên tai nàng đột nhiên vang lên một truyền âm trầm thấp quen thuộc: "Tư Hồng Diệu Ly, Lệ sư tỷ muốn gặp ngươi."

Lệ Liệp Nguyệt? !

Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên mở hai mắt ra, nhận ra đây là Bùi thánh tử truyền âm cho mình.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, pháp lực ngừng vận chuyển, khí tức thu liễm, huyết khí bình phục.

Từ lúc Lệ Liệp Nguyệt vừa đăng lâm vị trí Thánh Nữ, đã có sát tâm với.

Nếu thân phận hiện tại của nàng bây giờ vẫn chỉ là tử đệ Tư Hồng thị, bây giờ đối mặt với Lệ Liệp Nguyệt chắc chắn phải chết!

Dù sau đủ loại tội ác ở Thánh tông đều có thể dùng linh thạch giải quyết. Đặc biệt Lệ Liệp Nguyệt còn là Thánh Nữ đời này, dựa theo môn phong mạnh được yếu thua, cho dù rút hồn luyện phách nàng cũng chỉ là một chuyện nhỏ.

Bây giờ, Tư Hồng Diệu Ly đã là thủ hạ của Bùi thánh tử.

Bùi thánh tử không những có địa vị ngang nhau với Thánh Nữ, tu vi còn đã tới Hợp Đạo, lần này khiêu chiến Tông Chủ năm tông ngụy đạo, năm trận chiến năm thắng, dù là uy danh hay danh vọng đều như mặt trời ban trưa!

Nếu Lệ Liệp Nguyệt muốn giết nàng, nhất định phải có Bùi thánh tử ngầm đồng ý!

Lúc này Bùi thánh tử sắp xếp nàng và Lệ Liệp Nguyệt gặp mặt, sống hay chết đều xem thái độ của Bùi thánh tử!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly lập tức truyền âm trả lời: "Thuộc hạ nghe theo Thánh Tử phân phó!"

Giọng Bùi Lăng lại truyền vào trong tai nàng: "Mở cửa."

Tư Hồng Diệu Ly đáp: "Vâng!"

Chợt đứng dậy, sau khi nhanh chóng sửa sang lại áo bào, bấm niệm pháp quyết mở ra trận pháp và cấm chế, chợt tiến lên, mở ra cửa lớn tĩnh thất.

Đã thấy Bùi Lăng và Lệ Liệp Nguyệt đứng ngoài cửa, ánh mắt người trước yên tĩnh, người sau khuôn mặt lạnh lùng.

Tư Hồng Diệu Ly lập tức cúi đầu hành lễ: "Tham kiến Thánh Tử!

Tham kiến Thánh Nữ!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt nói với Lệ Liệp Nguyệt: "Lệ sư tỷ, ngươi và Tư Hồng Diệu Ly nói chuyện đi, ta đi tu luyện."

Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Được."

Bùi Lăng khẽ gật đầu với Tư Hồng Diệu Ly, sau đó rời đi.

Hắn vừa đi, Lệ Liệp Nguyệt cất bước đi vào tĩnh thất.

Tư Hồng Diệu Ly lập tức tránh sang bên cạnh, hơi cúi đầu đi theo sau lưng nàng.

Sau khi hai người đều đi vào tĩnh thất, cửa lớn làm bằng đá nặng nề không gió mà bay, ầm ầm đóng cửa.

Lúc này, cũng đúng lúc Lệ Liệp Nguyệt đi đến vị trí giữa phòng, nàng chợt dừng bước, khí thế vạn kiếp Hóa Thần đột nhiên bộc phát ra quanh người, uy áp cuồn cuộn lập tức bao phủ toàn bộ tĩnh thất, sát ý cuồn cuộn mãnh liệt trào ra, trong nháy mắt khóa chặt Tư Hồng Diệu Ly.

Tư Hồng Diệu Ly lập tức cảm thấy trên dưới cả người đều rùng mình, nguy cơ trước đó chưa từng có như lưỡi dao treo cao, lại như phàm nhân giãy giụa cầu sinh trong sóng to gió lớn, tùy thời tùy chỗ tai hoạ ngập đầu đều sắp giáng lâm!

Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, mặc dù trước đây không lâu nàng cũng được Bùi Lăng đưa đến Vĩnh Dạ hoang mạc, tăng lên qua căn cơ nội tình, nhưng tu vi Nguyên Anh sao có thể so sánh với Hóa Thần?

Hơn nữa, còn là vạn kiếp Hóa Thần!

"Không biết Thánh Nữ có gì phân phó..." Lồng ngực Tư Hồng Diệu Ly chập trùng kịch liệt như là cá bị ném lên bờ, nàng thở hổn hển, gian nan hồi.

Lệ Liệp Nguyệt nhàn nhạt mở miệng: "Hiện tại cho ngươi hai con đường."

"Một là làm lô đỉnh của Bùi sư đệ; hai là chết!"

Tư Hồng Diệu Ly không do dự chút nào, lúc này quỳ xuống đất hành lễ nói: "Lô đỉnh Tư Hồng Diệu Ly, bái kiến chủ mẫu!"

Phòng tu luyện.

mở ra cấm chế đi vào bên trong, trong phòng rộng rãi điêu khắc rất nhiều phù văn trận pháp tụ linh, phòng hộ, ngăn cách, tĩnh tâm.

Cảm nhận được chủ nhân đến đây, tất cả trận pháp lập tức bắt đầu vận chuyển, từng tia từng sợi linh khí như mây khói chầm chậm sinh ra, mờ mịt đây phòng.

Bùi Lăng nhanh chân đi đến bồ đoàn giữa phòng tu luyện ngồi xuống, hơi trầm ngâm.

Từ trước đến nay Lệ sư tỷ nói một không hai, đồng ý với hắn sẽ không giết Tư Hồng Diệu Ly, không cần lo lắng điều gì nữa.

Trên thực tế, vừa rồi hắn sớm truyền âm cho Tư Hồng Diệu Ly, cũng đã ám chỉ đối phương không có việc gì...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tạm thời để chuyện này qua một bên, lấy ra một cái ngọc giản.

Đây là tiên thuật mà ý chí Đọa Tiên truyền thụ cho Lệ sư tỷ.

Chương 2215: Thực Nguyệt Chi Yến

Trên đường trở về, Lệ sư tỷ ghi hoàn chỉnh nó vào trong ngọc giản, hiện tại đã bị hệ thống thu nhận sử dụng, chỉ có điều hắn còn chưa kịp xem xét nội dung bên trong.

Lúc này, Bùi Lăng áp ngọc giản lên mi tâm, bắt đầu hiểu rõ từng câu từng chữ trong nội dung.

Không bao lâu, hắn đã nhíu mày.

Tiên thuật này tên là [Thực Nguyệt Chi Yến], là một môn tiên thuật công phạt thuần túy, uy năng cực kỳ cường đại.

Chỉ có điều, tu luyện tiên thuật này ngoại trừ cần rất nhiều thiên tài địa bảo hồn đạo, còn phải nắm giữ một đầu pháp tắc hồn đạo liên quan.

Hiện tại Bùi Lăng nắm giữ pháp tắc là "Quên": "Nghịch": "Chúng", "Ngủ; [Diễn Pháp Lục Lệnh], người gỗ...

Trong đó "Nghịch" và "Chúng" đều đến từ U Tố mộ, tình huống U Tố mộ đặc thù, rất thích hợp cho tu sĩ tu luyện hồn đạo, nhưng hai đầu pháp tắc này, Đều không chút liên quan đến hồn đạo!

Về phần bốn đầu pháp tắc còn lại, vậy càng không liên quan đến nhau...

Đúng vậy, hắn không tu luyện được tiên thuật này!

Ý chí Đọa Tiên truyền thụ tiên thuật này cho Lệ sư tỷ, chắc cố ý căn cứ vào "Pháp" mà Lệ sư tỷ nắm giữ để chọn thuật này!

Nhận ra điều ấy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức cứng đờ, nếu hiện tại hắn cưỡng ép sử dụng hệ thống uỷ thác, chắc chắn hệ thống sẽ đưa tặng một đầu pháp tắc hồn đạo cho hắn, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, chắc hệ thống sẽ thao túng hắn trực tiếp giết vào Truyền Thừa điện...

Tiến về U Tố mộ, pháp tắc do "Úc" nắm giữ cũng có liên quan đến hồn đạo.

Nhưng nơi đó còn có hai vị cấm kỵ tọa trấn, hơn nữa "Úc" cũng là thuộc hạ của cấm kỵ...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không nhịn được lắc đầu, tiên thuật làm trái thiên cương, chỉ cần không bị thượng giới phát hiện sẽ không có việc gì.

Nhưng môn tiên thuật phổ thông này, hiện tại tu luyện chẳng khác nào muốn chết!

"Tiên thuật này chỉ có thể để Lệ sư tỷ tự tu luyện..."

"Thế nhưng, Phục Cùng tổ sư từng nói, Đọa Tiên vì thoát khỏi vòng vây cũng mê hoặc tu sĩ khác."

"Nhưng những tu sĩ kia học được thuật pháp Đọa Tiên, toàn bộ đọa hóa thành điên dại."

"Điều này không biết là những tu sĩ kia tu luyện sai, hay thuật pháp mà Đọa Tiên truyền thụ cho có vấn đề gì..."

Trong lòng Bùi Lăng âm thầm suy nghĩ, ý chí Đọa Tiên truyền thụ cho thủ đoạn phổ thông, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, lúc trước ở U Tố mộ, Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ, Chung Quỳ Việt Cức, Lệ sư tỷ còn có Yến Minh Họa đều từng học thủ đoạn của ý chí Đọa Tiên.

Cho dù tới bây giờ, những thủ đoạn kia vẫn cần dùng đến, người tu tập cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì.

Ý chí Đọa Tiên truyền thụ tiên thuật cho hắn, dù thật sự có vấn đề gì, hắn đều dùng hệ thống tu luyện, có vấn đề cũng đổi thành không có vấn đề, hiện tại tốt nhất vẫn tìm cơ hội xác nhận môn tiên thuật phổ thông này một chút...

Thế nhưng, nghĩ đến ba người Phó Huyền Tự, Bùi Lăng lập tức nhớ tới một việc.

Lúc trước rời khỏi U Tố mộ, hắn quên mất ba người Phó Huyền Tự từng tiến vào U Tố mộ.

Hơn nữa tu vi đạt tới Hợp Đạo kỳ, sau khi thật sự nắm giữ pháp tắc, hắn mới nhớ lại tất cả chuyện trải qua trước đó.

Lần này "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn cũng nói với hắn, giữa hắn và Phó Huyền Tự có một cọc nhân quả, mời hắn giúp đỡ tìm về Đạo Tử...

Hiện tại hắn còn chưa có manh mối gì về chuyện này, có thể phải đợi sau khi hắn khiêu chiến xong tất cả chín môn phái lớn mới quyết định.

"Hiện tại, đi đến chỗ Phục Cùng tổ sư bẩm báo việc phong ấn Đọa Tiên trước..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp đứng dậy thi triển độn pháp, tiến về Truyền Thừa điện.

Sau một lát, hắn đã tới ngoại môn Thứ Vụ phong, chẳng mấy chốc đã tìm được Nhân nô dáng vẻ bà lão sau tòa lầu nhỏ kia.

Mấy ngày trước: "Phục Cùng" tổ sư tọa trấn Thiên Tuyên cung, nhưng lúc đó tổ sư muốn tổ chức đại điển đăng lâm vị trí Tông Chủ cho hắn, hiện tại tổ sư đã biết tiên lộ của hắn, tất nhiên sẽ không đi Thiên Tuyên cung nữa, chắc chắn đã quay về Tổ Sư điện.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng chạy tới trước mặt Nhân nô.

Nhân nô phát hiện tiếng động, mở mắt ra, đang muốn nói chuyện, chợt như nghe được cái gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi, lập tức đứng dậy, rất cung kính nói: "Tổ sư đang ở bên trong, mời Thánh Tử tự vào trong."

Lúc nói chuyện, cửa lớn căn phòng sau người ầm vang mở rộng, lộ ra không gian vô cùng mênh mông.

Mệnh Hồn đăng khó mà tính toán lơ lửng trong hư không, trùng điệp, hội tụ như biển.

Trong huyết diễm cuồn cuộn, lực lượng hừng hực cường đại tràn trề tản ra, trên trăm bức chân dung như ẩn như hiện sâu trong đèn đuốc.

Ngay lúc hồn đăng chảy ngang, áo bào mộc mạc ngồi xếp bằng, khuôn mặt như đang sợ hãi rơi thẳng xuống vực sâu.

Chính là "Phục Cùng" tổ sư!

Bùi Lăng nhanh chân đi vào bên trong, lập tức quỳ xuống đất hành lễ nói: "Đệ tử Bùi Lăng bái kiến Phục Cùng tổ sư!"

"Đệ tử vừa nhận được tin tức, phong ấn Đọa Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc xuất hiện buông lỏng!"

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Tĩnh thất tu luyện.

Tụ Linh trận liên tục không ngừng hội tụ linh khí, trong phòng mây khói mênh mông như mây mù hội tụ trong vùng núi xanh.

Lệ Liệp Nguyệt đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt.

Chương 2216: Không tiện đến đây

Ở cách nàng không xa, Tư Hồng Diệu Ly quỳ rạp trên đất, dáng vẻ nghe lời.

Trong giây lát, Lệ Liệp Nguyệt nhàn nhạt mở miệng: "Miễn lễ."

Lúc này Tư Hồng Diệu Ly mới đứng dậy, vẫn cúi đầu cung kính.

Chỉ nghe Lệ Liệp Nguyệt tiếp tục nói: "Chuyện này càng nhanh càng tốt!"

"Trong vòng ba ngày, nếu ngươi vẫn chưa thể hầu hạ Bùi sư đệ, dù có sư đệ che chở ngươi, Lệ Liệp Nguyệt ta cũng phải lấy mạng ngươi!"

Tư Hồng Diệu Ly lập tức đáp: "Cẩn tuân chủ mẫu phân phó!

Trở thành lô đỉnh của Bùi thánh tử cũng không phải việc khó chấp nhận với nàng.

Dù sao, Tông Chủ Thánh tông đương nhiệm Tư Hồng Khuynh Yến cũng là lô đỉnh của Bùi thánh tử?

Ngoại trừ cái đó ra, nàng và Lệ Liệp Nguyệt vốn có thù cũ, Lệ Liệp Nguyệt là đạo lữ Bùi thánh tử, hiện tại không những không nghĩ cách diệt trừ nàng, trái lại còn nạp nàng làm lô đỉnh của Bùi thánh tử... Cũng không biết rốt cuộc là vì sao?

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly lập tức kịp phản ứng, vội vàng hỏi: "Không biết chủ mẫu còn có gì phân phó? Tiểu tỳ nhất định không chối từ!"

Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói: "Không thể truyền việc trong Vĩnh Dạ hoang mạc ra ngoài!"

Tư Hồng Diệu Ly ngẩn ngơ, sau đó lập tức giật mình, chắc chắn Lệ Liệp Nguyệt cũng biết việc Vĩnh Dạ hoang mạc!

Hiện tại xem ra, Lệ Liệp Nguyệt căn bản không quan tâm việc có giết nàng hay không!

Lần này đến đây tìm nàng, nguyên nhân thật sự là vì việc Vĩnh Dạ hoang mạc!

Thế nhưng, dù sao nàng đã từng là đối thủ cạnh tranh của Lệ Liệp Nguyệt, đâu phải là loại không phân biệt phải trái?

Hiện tại, nếu nàng đã là thủ hạ của Bùi thánh tử, vậy tất nhiên Bùi thánh tử càng mạnh càng tốt, một khi Bùi Lăng xảy ra chuyện, nàng có thể có kết quả gì tốt?

Tư Hồng Diệu Ly lập tức nói: "Tiểu tỳ nguyện lấy tâm ma để thề, nếu tiết lộ đôi câu vài lời, sẽ chịu hình phạt róc thịt, hồn bị Cửu Uyên cắn nuốt, vĩnh viễn đạo đồ vô vọng!"

Lúc này Lệ Liệp Nguyệt mới khẽ gật đầu, so với lúc bắt đầu, tiếng nói hơi bình thản: "Bây giờ ngươi đi gặp Bùi sư đệ đi."

"Vâng!"

Thúy Lỗi sơn.

Phòng tu luyện trong lòng đất.

Trận pháp yên tĩnh vận chuyển, đột nhiên linh khí cả phòng ngưng đọng như thực chất hơi khuấy động, như gợn sóng ầm vang.

Chợt một đạo kẽ nứt không gian hẹp dài mở ra, bóng dáng huyền bào vác đao nhanh chân đi ra từ bên trong.

Bùi Lăng trở lại chỗ tu luyện của mình, thần niệm đảo qua xung quanh, không thấy khác thường, lúc này mới khẽ gật đầu.

Vừa rồi hắn đã bẩm báo việc Vĩnh Dạ hoang mạc với "Phục Cùng"

tổ sư: "Phục Cùng" tổ sư dặn hắn chuyên tâm tiên lộ, không cần quan tâm bất kỳ việc gì.

Điều này cực kỳ tốt!

Vốn dĩ, Bùi Lăng còn chuẩn bị một loạt lí do tỉ mỉ cân nhắc qua, muốn dùng đó để giải thích nguồn gốc tin tức của mình, giải thích việc phong ấn Đọa Tiên nới lỏng không liên quan đến mình...

Bây giờ không cần nói gì hết!

"Phục Cùng" tổ sư căn bản không quan tâm những chuyện kia, hiện tại đối phương chỉ quan tâm tiên lộ của hắn!

"Đã thông báo tình huống Vĩnh Dạ hoang mạc cho Phục Cùng tổ sư, hiện tại cũng không thể tu luyện tiên thuật, không cần thiết tiếp tục ở lại tông môn"

"Tiếp theo phải khiêu chiến Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang..."

"Đường vô địch vạn tộc, khí thế làm đầu!"

"Nhưng hiện tại ta đã năm trận chiến năm thắng, khí thế cực thịnh, đanh vọng to lớn, đã không thua bất kỳ một vị Tông Chủ nào.

"Không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào cổ vũ thanh thế cho ta!"

"Hơn nữa, tu vi hiện tại của ta đã là Hợp Đạo hậu kỳ."

"Tông Chủ ba tông Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang cùng hợp sức, cũng không phải đối thủ hiện tại của ta!"

"Lần này không dẫn theo bất kỳ người nào đi cùng, tránh để ma môn không tuân theo quy củ, ra tay với thuộc hạ của ta..."

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện có người đi tới cửa phòng tu luyện của hắn, khí tức của nàng rất quen thuộc... Là Tư Hồng Diệu Ly!

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, không đợi Tư Hồng Diệu Ly gõ cửa, cấm chế dày đặc được phá giải, cửa lớn im ắng mở rộng.

Tư Hồng Diệu Ly chậm rãi cất bước trên con đường hẹp dài mờ tối, lúc này nàng tóc dài búi cao, châu trâm cắm nghiêng, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, oánh nhuận rực rở trong bóng tối.

Bên gáy hơi ẩm ướt, lại là vội vàng tắm rửa thay quần áo mới đến đây.

Hiện tại, nàng không mặc bộ váy nền trắng hoa hồng mọi khi, đã đổi sang một bộ bộ đồ mới, chiêu liêu màu xanh hoa văn ngầm, áo ngoài lụa mỏng màu trắng trà vạt áo cân tay áo rộng nhẹ khoác trên đầu vai, như sương mù trong rừng tùng vào đông, da tuyết như ẩn như hiện, óng ánh như giao châu.

Váy lụa nhẹ mềm như mây mù quanh quẩn trong núi giữa tia nắng ban mai, uốn lượn xoay quanh, mềm mại như nước chảy, theo từng bước nhỏ vụn như dòng suối xanh lá dịu dàng chảy xuống trong màn đêm, lặng yên chảy vào phòng tu luyện.

Nàng vừa tiến đến, cửa lớn đã không gió mà bay, lập tức khép lại.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẻ mặt bình thản hỏi:

"Chuyện gì?"

Tư Hồng Diệu Ly hơi cúi đầu, cần cổ hơi cong thành dáng vẻ mềm mại đáng yêu như thiên nga cúi đầu, châu xuyên bên tóc mai khẽ động, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng, nàng nhẹ nhàng nói:

"Phụng mệnh chủ mẫu, đến đây hầu hạ Thánh Tử, thực hiện chức vụ lô đỉnh."

Chương 2217: Không tiện đến đây (2)

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng vội ho một tiếng, chợt đứng dậy đi về phía Tư Hồng Diệu Ly.

"Không cần như thế, dù sao việc này cần ngươi tình ta nguyện, lưỡng tình tương duyệt, bản Thánh Tử không thích miễn cưỡng...

Vừa nói như vậy, hắn vừa ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tư Hồng Diệu Ly, Tư Hồng Diệu Ly không hề có ý kháng cự, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm như một mảnh lông vũ, phiêu đãng rơi xuống: "Ta, ta tự nguyện..."

Thế là, ngay sau đó...

Trong phòng tu luyện truyền ra tiếng động kịch liệt, xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập...

Hôm sau trời vừa sáng.

Trên hành lang ngoài phòng tu luyện xuất hiện một bóng người uyển chuyển.

Váy lụa đen nhánh như mây đen lướt qua mặt đất, Lệ Liệp Nguyệt bước chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng tu luyện.

Nàng vừa muốn mở miệng, cửa lớn im ắng mở ra một cái khe, bên trong lập tức truyền ra tiếng quấn quýt sỉ mê dinh dính, loáng thoáng có tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp.

Sắc mặt Lệ Liệp Nguyệt không thay đổi chút nào, nhanh chóng đi vào trong đó.

Cửa lớn im ắng đóng lại.

Trong phòng tu luyện, linh khí hội tụ như mưa mây trào lên cuồn cuộn, bành trướng ầm vang như không ngừng không nghỉ.

Ba ngày sau, cuối cùng cửa lớn phòng tu luyện đã mở ra.

Bùi Lăng bình tĩnh đi ra từ bên trong, tiện tay sửa sang lại áo bào vừa mặc xong, tâm niệm vừa động đã đóng cửa lớn lại.

"Phục Cùng" tổ sư còn đang chờ hắn đi tiên lộ, không thể trì hoãn quá lâu, nếu không hắn có thể tu luyện mãi như thế.

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng bước ra một bước, đã đi ra bên ngoài động phủ.

Hắn đang muốn thi triển độn pháp đến Truyền Tống Trận, đã thấy sau một làm hoa thụ cách đó không xa có một nữ tu dị tộc khoác lụa mỏng, linh lung cao gầy.

Nữ tu này trông giống như nữ tử Nhân tộc mười bảy mười tám tuổi, tóc vàng mắt vàng, sau mắt có một đám lông vũ như hỏa diễm màu vàng, da sáng trắng hơn tuyết, vòng eo như liễu, dung mạo đậm chất phong tình dị tộc, có thể gọi là diễm sắc tuyệt thế.

Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Bùi Lăng, uốn gối hành lễ, lúc đáng yêu cúi đầu, gió thổi tay áo bổng bềnh giống như tiên.

Bùi Lăng lập tức nhận ra, đây là thủ hạ dị tộc của Tư Hồng Khuynh Yến.

Tên mỹ nhân dị tộc này duy trì dáng vẻ hành lễ, nơm nớp lo sợ nói: "Bùi thánh tử... Tông Chủ... Tông Chủ gọi ngươi đến... Đến Thiên Tuyên cung... Nhận... Nhận lấy cái chết...

Bùi Lăng khẽ giật mình, còn chưa kịp đáp lời lại nghe mỹ nhân dị tộc này nơm nớp lo sợ nói: "Tông Chủ còn, còn nói, còn nói nàng mời... Mời phu quân Tô Ly Kinh đến... Lần này... Lần này chắc chắn phải... Chém giết Thánh Tử ngay tại chỗ..."

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, hắn do dự một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Truyền Thừa điện, cuối cùng phải dùng nghị lực lớn lao lắc đầu, trầm giọng nói:

"Hiện tại bản Thánh Tử phải đi khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, về phần ân oán với Tông Chủ, chờ bản Thánh Tử trở về lại nói sau."

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, bóng dáng lập tức biến mất từ xa.

Mỹ nhân dị tộc vội vàng tìm kiếm khắp nơi, đã thấy trời trong xanh đung đưa, không có một ai.

Thiên Tuyên cung.

Chính điện.

Tư Hồng Khuynh Yến váy đỏ như máu, trên búi tóc Đọa Mã Kế châu ngọc từng đống, bảo quang chiếu rọi mặt phấn, càng làm nổi bật dáng vẻ quyến rũ, cử chỉ đáng yêu tận xương.

Nàng dựa vào bảo tọa như không xương cốt, áo ngoài nửa khoác nửa cởi lộ ra một bên vai như sương như tuyết, câu hồn đoạt phách.

Lúc này, một mỹ nhân dị tộc tóc vàng mắt vàng thướt tha đi vào từ ngoài điện, trèo lên thềm son từ bên cạnh, lập tức quỳ gối dưới chân Tư Hồng Khuynh Yến, cẩn thận bẩm báo: "Tông Chủ, Tô Ly Kinh nói có chuyện quan trọng trên người, không tiện đến đây.

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, lập tức nhăn hàng mày ngài, tức giận quát: "Phu quân có ý gì? !"

"Dù sao bản tọa cũng là đạo lữ được hắn cưới hỏi đàng hoàng, cái gọi là phu thê một thể, kẻ thù của bản tọa là kẻ thù của hắn, tình cảnh tự tay đâm kẻ địch thoải mái lòng người như thế, những người khác không đến thì cũng thôi, sao hắn có thể không quan tâm?"

"Phu quân không đến, đợi chút nữa bản tọa ngược sát Bùi Lăng, còn có ý nghĩa gì?"

Mỹ nhân dị tộc duy trì dáng về cung kính nhu thuận quỳ trên mặt đất, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám phát ra nửa chữ...

Đang nói, lại có một mỹ nhân dị tộc mắt vàng khoác lụa mỏng đi vào từ ngoài điện, đuôi mắt vàng ròng lông vũ màu sắc sáng rõ như hỏa diễm thiêu đốt, dung mạo không khác mỹ nhân dị tộc đã quỳ gối bên cạnh chút nào, hiển nhiên là tỷ muội sinh đôi.

Tên mỹ nhân này cũng trèo lên thềm son từ bên cạnh, quỳ xuống thêm son, châu trâm khẽ run, nơm nớp lo sợ bẩm báo: "Tông Chủ, Bùi thánh tử nói muốn khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo... Lần này... Lần này không thể tới nhận lấy cái chết..."

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến càng thêm tức giận, nàng ngồi bật dậy từ trên bảo tọa, nghiêm nghị nói: "Lẽ nào lại như vậy!"

"Nghiệt súc Bùi Lăng này, cũng dám làm trái mệnh lệnh của Tông Chủ, quả thực tội không thể tha!"

"Bản tọa nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh!"

"Chỉ là một Thánh Tử, bản tọa lật tay là có thể hoàn toàn hủy diệt hắn, hắn lại không biết điều như thế! Bản tọa muốn tự tay rút hồn luyện phách, rút gân lột da..."

Chương 2218: Giáo Chủ Thiên Sinh giáo

Hai tên thị nữ dị tộc không dám lên tiếng, thành thật quỳ trên mặt đất, cằm dưới gần như chạm vào ngực, động cũng không dám động.

Nói một lát, Tư Hồng Khuynh Yến dần tỉnh táo lại, lần này "Phục Cùng" tổ sư sắp xếp một nhiệm vụ cho nàng, muốn nàng tiến về Lưu Lam hoàng triều chém giết một đầu yêu tộc Hợp Đạo kỳ.

Nhiệm vụ này không tính quá khó khăn, nhưng cần thời gian.

Hiện tại nàng vì báo thù rửa hận đã trì hoãn vài ngày, nếu muốn khởi hành đi Thiên Sinh giáo truy sát nghiệt súc Bùi Lăng kia, chắc chắn thời gian không đủ.

Thôi.

Nể mặt "Phục Cùng" tổ sư, tha cho nghiệt súc Bùi Lăng kia lần này!

Đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ trở về, trở thành Tông Chủ Thánh tông chính thức, chứ không phải Tông Chủ tạm thời, chắc chắn thực lực sẽ cao hơn một bậc thang!

Đến lúc đó, nhất định khiến Bùi Lăng sống không bằng chết!

Chỉ có điều, hiện tại chẳng biết tại sao phu quân Tô Ly Kinh không quá tin tưởng mình, nếu đến lúc đó còn không chịu tới giúp đỡ trợ trận, như thế vô cùng đơn giản.

Tư Hồng Khuynh Yến nhanh chóng nghĩ đến, có thể dùng ngọc giản ghi lại ảnh lưu niệm chiến đấu, sau đó giao cho phu quân quan sát là được!

Đương nhiên, trận chiến này có thể liên quan đến thủ đoạn lá bài tẩy của mình, đến lúc đó chắc chắn phải xử lý một chút, để hình ảnh trở nên mơ hồ... Dù sao đến lúc đó chỉ cần nghe giọng nói là có thể biết kết cục thê thảm của Bùi Lăng!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức phân phó: "Các ngươi lui ra."

Hai tên thị nữ dị tộc như cuối cùng đã nhặt về một mạng, thầm thở phào, vội vàng dập đầu cáo lui: "Vâng!"

Bọn họ không dám sơ suất chút nào, nhanh chóng đi lui rời khỏi đại điện, trong giây lát đi xa.

Trong chính điện, tay áo dài của Tư Hồng Khuynh Yến vung lên, trong nháy mắt đã thay đổi một thân áo vạt cong màu đỏ quả hạnh viền trắng, tóc dài rối tung, dùng gấm vóc màu đỏ đậm buộc ở sau đầu, trông đoan trang cẩn thận, giấu giếm vẻ quyến rũ.

Ngay sau đó, tâm niệm nàng vừa động, lấy ra một cây trâm dài xương người từ trong hư không cắm vào trong tóc; chợt khẽ vuốt bên tai, đã thay đổi một cặp khuyên tai không biết dùng con mắt sinh linh gì luyện chế; sau đó lại lấy ra một thanh quạt tròn, trong mặt quạt sa mỏng có mây khói cuồn cuộn như nước thủy triều, thấp thoáng ngàn vạn yêu quỷ, tiếng khóc và tiếng gào thét vô cùng thê lương loáng thoáng truyền ra, khiến xung quanh lập tức nổi lên cơn gió lạnh, như quỷ giáng lâm.

Chuẩn bị sẵn sàng, Tư Hồng Khuynh Yến hóa thành một đạo độn quang, trong chớp mắt đã rời khỏi Thiên Tuyên cung.

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Đông Đàn.

Một chiếc huyết kiệu tinh xảo hoa mỹ, nhanh chóng bay qua từ phía trên trời cao.

Rèm châu trên huyết kiệu buông xuống, âm khí quần quanh, trên thân kiệu có bóng đen lay động lấp lóe, quỷ kêu từng cơn, lúc phi độn không ý che giấu hành tung, trong khoảnh khắc lướt qua trùng điệp sơn thủy.

Trong sơn thủy phía dưới, phân đàn, thế gia, thuộc hạ Thiên Sinh giáo... Lập tức có chỗ phát hiện.

Nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố cuồn cuộn truyền ra từ trong huyết kiệu, không ai dám can đảm tiến lên ngăn cản, trong chốc lát vô số truyền âm, linh phù, người mang tin tức, nhao nhao chạy về phía Đông Đàn.

Chẳng mấy chốc, lại từ Đông Đàn truyền đến tổng đàn.

Tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Tế đàn to lớn màu trắng lơ lửng trên trời cao, lửa tế đen nhánh chậm chạp nhảy nhót, tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo.

Bên cạnh lửa tế, lầu các hoa mỹ đường hoàng, uốn lượn như mây.

Trong đình viện nào đó, quỳnh lâu ngọc vũ thấp thoáng sau hoa thơm cỏ lạ, một hồ như thúy có thuyền hoa trên đó, rường cột chạm trổ, giao tiêu nhẹ khép, mơ hồ thấy bóng người giao thoa quấn quýt si mê.

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc ngồi trên vân sàng, hai bên trái phải ôm một tu sĩ dung mạo xuất chúng, tu sĩ bên phải tóc mây mặt hoa, mặc váy sam vải thun, eo nhỏ đa tuyết như ẩn như hiện, mềm mại không xương, kiểu mị diễm lệ như một đóa thược dược vừa nổ ở đầu cành; tu sĩ bên trái thì mày đẹp mắt sáng, oai hùng bất phàm, mặc đạo bào ngải lục, vai rộng hẹp eo thẳng tắp như súng, trông như gốc tùng anh dũng giữa vách nham thạch, lại là một nam tu.

Kê Lộc trái ôm phải ấp, giở trò, đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, lúc này trong ao nước đột nhiên dâng lên một cột nước.

Trong nháy mắt, cột nước hóa thành một thị vệ dung mạo sắc bén, khó phân biệt nam nữ, đầu cài vòng hoa, người khoác lụa mồng đính nước không ẩm ướt, cứ như tinh linh trong hồ, đứng trên mặt nước khom mình hành lễ, tiếng nói thanh thúy: "Giáo Chủ, có tu sĩ Hợp Đạo xâm nhập địa giới Thánh giáo, hiện tại đã tới gần Đông Đàn."

Giáo Chủ cảm nhận ôn hương nhuyễn ngọc, nghe hai vị mỹ nhân bên cạnh quyến rũ trêu chọc, nhướn mày, hững hở hỏi: "Là người ngụy đạo hay là người Thánh đạo ta?"

Thị vệ đẹp đẽ trầm giọng nói: "Đông Đàn bẩm báo, từ khí tức phán đoán, chắc là người trong Thánh đạo ta"

Hợp Đạo Thánh đạo?

Giáo Chủ lập tức không nhịn được nói: "Sau này có chuyện nhỏ nhặt như vậy, đừng đến làm phiền bản tọa nữa!"

Thị vệ vội vàng bổ sung: "Giáo Chủ, vị Hợp Đạo kia đến từ phương hướng Trọng Minh tông."

"Hơn nữa, dùng huyết kiệu thay đi bộ, rất có thể là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng."

Chương 2219: Tôn ti quý tiện

Nghe vậy, Giáo Chủ lập tức ngừng động tác trong tay, Bùi thánh tử Trọng Minh tông...

Vị Bùi thánh tử này, mặc dù chỉ là hậu bối lại chưa đăng lâm vị trí Tông Chủ, nhưng thật ra thực lực đã áp đảo Tông Chủ Trọng Minh tông đương nhiệm!

Việc đối phương khiêu chiến Tông Chủ năm tông ngụy đạo lại toàn thắng, khắp thiên hạ đều biết!

Hiện tại dù là danh vọng hay thực lực, đối phương đều không thua bất kỳ một vị Tông Chủ nào trong chín môn phái lớn!

Có thể nói, trong mắt tám môn phái lớn khác, Bùi Lăng này chấp chưởng Trọng Minh tông là việc ván đã đóng thuyền, hiện tại chỉ thiếu một nghi thức đăng cơ thôi!

Nghĩ tới đây, Kê Lộc lập tức phân phó: "Phái mấy vị hộ pháp đến nghênh đón, hỏi thăm xem Bùi Lăng tiến vào địa giới Thánh giáo ta là muốn làm chuyện gì"

Thị vệ đáp: "Vâng!"

Thấy Giáo Chủ không có phân phó gì khác, ngay sau đó hắn ta lại hóa thành dòng nước, chui vào ao.

Thấy thuộc hạ này rời đi, hai tên lô đỉnh đẳng cấp cao một nam một nữ kia lập tức dựa sát vào trong ngực Kê Lộc, nhưng ngay sau đó Kê Lộc một tay đẩy hai người ra.

"Giáo Chủ?" Hai người khó hiểu nhìn qua Kê Lộc.

Vẻ mặt Kê Lộc lạnh băng: "Đi gọi tất cả Thái Thượng trưởng lão tới!"

Hai tên lô đỉnh không hiểu ra sao nhưng nhìn sắc mặt Kê Lộc không dám thất lễ, lập tức thu liễm vẻ quyến rũ, cẩn thận hành lễ: "Vâng!"

Ngay sau đó, hai vệt độn quang bay ra khỏi thuyền hoa, nhanh chóng đi xa.

Kê Lộc sửa sang lại áo bào, vốn dáng vẻ tùy ý lại chuyển thành ngồi thẳng, sắc mặt vô cùng lạnh băng như sương lạnh bao phủ.

Mặc dù tứ tông Thánh đạo không cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu như năm tông ngụy đạo, nhưng lúc bình thường giữa đôi bên cũng coi như hòa thuận.

Tu sĩ cấp cao nhập cảnh quá cảnh, trừ khi có thù hận cực lớn, trên cơ bản đều là một mắt nhắm một mắt mở, sẽ không quá so đo.

Nếu lần này Bùi Lăng chỉ đi ngang qua, vậy nể mặt chiến tích của đối phương cùng mặt mũi Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo sẽ ý tứ tiếp đón một trận thì cũng thôi.

Nhưng...

Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, trong mắt Kê Lộc loé lên tia sáng lạnh.

Bùi Lăng này vừa khiêu chiến năm tông ngụy đạo xong, không ở lại Trọng Minh tông tu luyện thật tốt, chỉnh lý cảm ngộ, cũng không đi đăng lâm vị trí Tông Chủ, lại tiến vào địa giới Thánh giáo.

Hơn nữa, đường đường là Hợp Đạo có một vạn cách có thể khiến thế lực bình thường dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo không thể nhận ra cảm giác được tung tích dấu vết, Bùi Lăng này lại vừa nhập cảnh đã lập tức để lộ hành tung...

Căn cứ vào tin tức mà Thánh giáo thu thập được trong khoảng thời gian này, lúc ấy Bùi Lăng khiêu chiến năm tông ngụy đạo cũng là như thế!

Tình huống này đã rất rõ ràng!

Lần này Bùi Lăng tiến vào địa giới Thánh giáo không phải đi ngang qua, cũng không phải có việc khác, chắc chắn tới khiêu chiến vị Giáo Chủ là hắn ta!

Đang nghĩ ngợi, độn quang lóe lên trên hồ, một Thái Thượng hộ pháp áo bào trắng vòng vàng đã xuất hiện trên chỗ ngồi phía dưới Kê Lộc, tên Thái Thượng hộ pháp này mắt hạnh môi son, tóc mai đen mặt đẹp, áo bào trắng rộng rãi không che được dáng vẻ thướt tha, trông thánh khiết lại lộ ra vẻ quyến rũ.

Sau khi nàng ngồi xuống lập tức nhìn về phía Kê Lộc, bình tĩnh hỏi: "Giáo Chủ triệu gọi là có chuyện gì?"

Kê Lộc khẽ gật đầu với nàng, chợt nói: "Chờ người đông đủ lại Z + 1 noi.

Tên nữ Thái Thượng hộ pháp này nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng mấy chốc, lại có một đạo độn quang cắt nát hư không, Thái Thượng hộ pháp thứ hai đuổi tới, sau đó vị thứ ba...

Không bao lâu, chính đường thuyền hoa đã ngồi đầy bảy tám phần, đám người áo bào trắng trắng hơn tuyết, vòng vàng rạng rỡ, đều là Hợp Đạo.

Nhìn quanh một vòng, thấy người cũng đã đến đông đủ, nữ Thái Thượng hộ pháp đến đầu tiên lập tức hỏi: "Giáo Chủ đột nhiên triệu toàn bộ chúng ta đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?

Kê Lộc nhìn qua các vị Thái Thượng hộ pháp, chậm rãi nói: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất."

"Ngay vừa rồi, bản tọa nhận được tin tức Bùi thánh tử Trọng Minh tông công khai tiến vào nơi thuộc sự quản lí của giáo ta"

"Hắn mới khiêu chiến năm tông ngụy đạo xong, hiện tại không ở lại Trọng Minh tông đăng lâm vị trí Tông Chủ, ngược lại đến Thánh giáo..."

"Không biết chư vị Thái Thượng hộ pháp thấy việc này thế nào?"

Nghe vậy, các Thái Thượng hộ pháp trầm mặc một hồi, sau một lát, một Thái Thượng hộ pháp vẻ ngoài thanh tú, khí chất hung ác nham hiểm nhàn nhạt mở miệng: "Thiên địa vạn vật, chỉ nhân tộc ta là tôn quý nhất."

"Nhưng tương tự là nhân tộc, cũng có phân biệt cao thấp giàu nghèo"

"Mặc dù Bùi thánh tử này thực lực cường đại nhưng xuất thân đê tiện, hiện cũng chỉ là Thánh Tử bình thường."

"Nếu hắn chỉ đi ngang qua, nể mặt Trọng Minh tông sẽ coi như không xảy ra chuyện gì."

"Nhưng nếu hắn tới khiêu chiến Giáo Chủ, đó là phạm thượng, lấy ti lăng tôn, nên giết!"

Còn chưa nói hết câu, lại có một Thái Thượng hộ pháp khẽ gật đầu, nói: "Không sai! Nếu Bùi thánh tử này là huyết mạch đích hệ của tam đại thế gia Trọng Minh tông, hiện tại lại đã chính vị Tông Chủ, mặc dù thân phận vẫn không tôn quý bằng Giáo Chủ, cũng miễn cưỡng có tư cách để Giáo Chủ tự mình ra tay."

Chương ???0: Tôn ti quý tiện (2)

"Nhưng chỉ là Thánh Tử, còn là dân đen hèn mọn... Dâm một mình nhập cảnh khiêu chiến Giáo Chủ, đây là đang sỉ nhục sự uy nghiêm của Thánh giáo!"

"Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!"

Một Thái Thượng hộ pháp vẻ ngoài như thiếu nữ lạnh lùng nói:

"Giáo Chủ trời sinh cao quý, Bùi Lăng chỉ là loại nhân tộc đê tiện tàn thứ như cỏ rác không thể so sánh được."

"Dù Bùi Lăng này leo lên vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông, cũng không đủ tư cách kia!"

"Trọng Minh tông cũng là vô lễ!"

"Nếu muốn khiêu chiến Giáo Chủ, nên để tổ sư ra mặt trao đổi, Thái Thượng trưởng lão mở đường, tự mình đến tổng đàn đưa bái thiếp"

"Sao có thể để Thánh Tử hèn mọn một đời nghênh ngang nhập cảnh khiêu chiến? Thật sự không biết cấp bậc lễ nghĩa, không có chút quy củ nào!"

Thái Thượng hộ pháp đến thuyền hoa đầu tiên từ tốn nói: "Xem thử chuyến đi này của Bùi Lăng có mục đích gì, nếu thật sự muốn lấy tỉ lăng tôn..."

"Như vậy, hắn nhất định phải trả giá đắt!"

Thiên Sinh giáo.

Dưới sự quản lý của Xuân Đàn.

Dãy núi vẫn chập trùng như đường cong mỹ nhân, chỉ có điều không giống địa giới Đông Đàn núi non trùng điệp, sơn thủy Xuân Đàn càng thêm dịu dàng xinh đẹp, có vẻ mềm mại thuộc về ngày xuân.

Hồ nước trong vắt như gương, cỏ cây xoã tung, trăm cỏ tản ra mùi thơm ngát, lúc phi cầm tẩu thú rong chơi, một đạo huyết sắc đột ngột xuất hiện.

Huyết kiệu phi độn trời cao, vô số thủ đoạn dò xét truy tung phía dưới như bóng với hình.

Trong kiệu, Bùi Lăng ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng thao túng huyết kiệu nhanh chóng bay đến hướng tổng đàn Thiên Sinh giáo, không quan tâm rất nhiều thăm dò sau lưng.

Lần này hắn đến Thiên Sinh giáo là vì chính diện khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, vì vậy cũng không thi triển [Thực Nhật bí lục] ngụy trang tu sĩ Thiên Sinh giáo, mượn dùng Truyền Tống Trận Thiên Sinh giáo.

Lấy tốc độ hiện tại của hắn, khoảng cách đến tổng đàn Thiên Sinh giáo vẫn cần thời gian mấy ngày...

"Lấy tu vi hiện tại của ta, dù thực lực của Giáo Chủ Thiên Sinh giáo có thể đánh đồng với Kiếm Thần, ta muốn thủ thắng cũng không cần tốn quá nhiều công sức"

"Mặc dù lần này tiến về Vĩnh Dạ hoang mạc không học được tiên thuật mới, nhưng hiện tại ta cũng không cần dùng tiên thuật nữa...

"Hiện tại ta cần phải cẩn thận pháp bảo trấn tông và thủ đoạn nội tình của Thiên Sinh giáo."

"Không!"

"Hiện tại pháp bảo trấn tông đã không tạo thành uy hiếp gì với ta, trừ khi là sự tồn tại cấp bậc tổ sư đến dùng...

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn lập tức thao túng huyết kiệu dừng lại, mở hai mắt ra.

Một lát sau, chân trời nơi xa xuất hiện một điểm đen, tốc độ bay của hắn ta cực nhanh, trong chớp mắt đã đến gần, lại là một đầu thi bằng hình thể khổng lồ, trên lưng thi bằng có hai tên tu sĩ áo bào trắng vòng vàng, đều khuôn mặt tuấn lãng, trên trần mang theo vẻ kiêu ngạo.

Vẻ ngoài hai tên tu sĩ này như trung niên, khí tức quanh người lưu chuyển, chính là Hóa Thần đỉnh phong.

Bọn họ đạp bằng mà đứng, nhìn qua huyết kiệu âm khí dày đặc, huyết tinh quẩn quanh trước mặt, bình tĩnh mở miệng: "Xin hỏi tôn giá là?"

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng nói: "Trọng Minh tông Bùi Lăng."

Hai tên tu sĩ Thiên Sinh giáo khẽ gật đầu, chợt lại hỏi: "Bùi thánh tử tự tiện tiến vào cảnh nội giáo ta, cần làm chuyện gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Ta đến khiêu chiến Giáo Chủ quý giáo."

Lúc nói chuyện, hắn tâm niệm vừa động lấy ra một phần chiến thư nền đen chữ bằng máu, nhẹ buông tay, chiến thư lập tức hóa thành một tia ô quang thoát ra từ kẽ hở rèm châu, rơi vào trong tay một tên tu sĩ Thiên Sinh giáo trong số đó.

Bùi Lăng tiếp tục nói: "Thời gian địa điểm do Giáo Chủ quyết định"

Cầm chiến thư, hai tên tu sĩ Thiên Sinh giáo lập tức nhíu mày một cái, nói: "Chúng ta sẽ đi bẩm báo Giáo Chủ"

"Mời Bùi thánh tử chờ đợi ở chỗ này, đừng đi lung tung."

Nói xong, không đợi Bùi Lăng trả lời, bọn họ đã di chuyển thi bằng nhanh chóng phi độn.

Thân thể thi bằng to lớn, lúc vỗ cánh dấy lên cơn gió mãnh liệt, lao thẳng tới huyết kiệu.

Xung quanh huyết kiệu bùng lên vẻ âm u lạnh lẽo, trận pháp vận chuyển quỷ khóc kêu gào, khoảnh khắc hóa giải cơn gió lớn.

Trong kiệu, Bùi Lăng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi.

Thiên Sinh giáo.

Tổng đàn.

Trong một tòa sảnh rộng, trận văn phức tạp sáng lên, ánh sáng trắng cuồn cuộn ngút trời, trong giây lát tản đi, lộ ra một bóng người áo bào trắng kim quan.

Trong tay hắn ta cầm một phong thiếp mời nền đen chữ bằng máu, bước nhanh đến cung điện dưới tế đàn.

Chẳng mấy chốc, tên hộ pháp Thiên Sinh giáo này đã tới tế cung của Giáo Chủ.

Sau khi hắn ta đi vào bên trong, được tùy tùng dẫn đường xuyên qua nhà cửa đình viện trùng điệp, đi đến bên cạnh hồ nước như phỉ thúy.

Trong hồ thuyền hoa ung dung, rèm châu buông xuống, bóng người lay động bên trong, dường như số lượng không ít.

Hộ pháp không dám nhìn nhiều cũng không dám thất lễ, lập tức quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao chiến thư lên đầu, nghiêm nghị nói: "Bẩm Giáo Chủ, người đến đúng là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lãng."

"Hắn đã rời khỏi cảnh nội Đông Đàn, tiến vào địa giới Xuân Đàn ta.

"Hai tên hộ pháp Xuân Đàn phụng mệnh tiến về vặn hỏi ý đồ đến, Bùi Lăng nói chuyến này là vì khiêu chiến Giáo Chủ"

Chương ???1: Để Bùi Lăng chiếm lợi

"Có chiến thư ở đây:

"Thời gian địa điểm đều do Giáo Chủ làm chủ"

Tên hộ pháp này nói xong, nằm rạp trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng cung kính.

Thánh giáo quý tiện rõ ràng, tôn tỉ có khác như một trời một vực.

Loại hộ pháp phân đàn như hắn ta, tu vi chỉ là Hóa Thần, xuất thân cũng không thể coi là tự phụ, hiện tại nhìn toà thuyền hoa này, mặc dù bước ra một bước có thể leo lên, nhưng lấy thân phận của hắn ta lại không xứng đi vào bên trong.

Lần này vì việc của Bùi Lăng liên quan trọng đại, lại khẩn cấp, có thể tha cho hắn ta quỳ gối bên hồ đã là vinh hạnh đặc biệt cực lớn.

Vừa nói xong, lửa tế tối đen như mực đột nhiên sinh ra từ trong hư không, trực tiếp thiêu đốt phong chiến thư hôi phi yên diệt kia, không để lại chút dấu vết nào.

Một giọng nói lạnh băng truyền ra từ trong thuyền hoa bên: "Lui ra.

Hộ pháp không dám nhiều lời, lập tức đáp: "Vâng!"

Trong thuyền hoa, linh hương đốt cao, giao châu vắng lặng, Kê Lộc ngồi ở trên cao, phía dưới chỗ ngồi, từng vị Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo kỳ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi.

Sau khi im lặng một lát, một Thái Thượng hộ pháp vẻ ngoài xinh đẹp, nam sinh nữ tướng trầm giọng mở miệng: "Lẽ nào lại như vậy! Tiểu bối Bùi Lăng này thật sự coi trời bằng vung! Trọng Minh tông không biết cách dạy đệ tử, không biết cho vãn bối học quy củ, vậy chúng ta thay Trọng Minh tông dạy quy củ cho hắn thật cẩn thận!"

Còn chưa nói hết câu, Thái Thượng hộ pháp dáng về nam nhân trung niên lại lạnh lùng nói: "Mặc dù Trọng Minh tông cũng là tông môn Thánh đạo ta, nhưng hắn lòng tham không đáy, vì tư lợi không có chút đạo nghĩa nào, vẫn luôn không lên được mặt bàn"

"Lần này phải để cả tông bọn họ nhớ lâu một chút!"

Vị nữ Thái Thượng hộ pháp cầm đầu sóng mắt lưu chuyển, tuy vẻ mặt nghiêm túc, lúc đảo mắt lại lộ ra vẻ phong tình vô hạn, nàng từ tốn nói: "Huyết mạch Giáo Chủ sao mà cao quý, xuất thân Bùi Lăng này sao mà ti tiện."

"Loại khiêu chiến này, Giáo Chủ tuyệt đối không thể đồng ý."

"Nếu không là làm nhục thân phận"

Đám người nghe vậy đều gật đầu, một Thái Thượng hộ pháp râu tóc bạc trắng, trông đạo cốt tiên phong lại giấu giếm tà ý nói:

"Bùi Lăng này huyết mạch hàn vi, chưa từng nghe thấy:

"Dù chúng ta ra tay cũng là bôi nhọ huyết mạch"

"Nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ Hợp Đạo kỳ, điều động những tên đê tiện thân phận tương đương tiến về, chỉ sợ không giải quyết được kẻ này..."

Nữ Thái Thượng hộ pháp kia bình thản nói: "Sự cấp tòng quyền, hiện tại chỉ có thể để chúng ta ra tay."

"Lại để tên ti tiện này được lợi."

Rất nhiều Thái Thượng hộ pháp nhao nhao tán thành, lại nhắc nhở: "Thứ ti tiện thường rất xảo quyệt."

"Nhằm đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, mang theo pháp bảo trấn tông, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội giãy giụa gì"

Sau một lát.

Tế đàn.

Hắc hỏa cuồn cuộn như mặt biển phẫn nộ, bay vút lên cuồn cuộn, khí thế hùng hậu.

Hỏa diễm xông lên trời không lại không có chút cảm giác nóng bỏng nào, mà không ngừng tiêu tán ra từng trận cảm giác âm u lạnh lẽo, áp lực.

Lửa tế bốc lên, một tòa đỉnh tròn ba chân yên tĩnh mà đứng trong đó.

Đỉnh tròn kiểu dáng hoa mỹ, thanh đồng làm cơ sở, điêu khắc vô số bóng người, lại khảm nạm đủ loại bảo thạch không quý báu chút tỳ vết, nó che giấu hắc hỏa bên trong, mặc cho hỏa diễm rào rạt thiêu đốt, lại thờ ơ.

Độn quang lóe lên liền biến mất, hiện ra một bóng dáng áo bào trắng vòng vàng.

Hắn ta tuấn lãng tà dị, trên trán đầy vẻ kiêu ngạo, chính là Thái Thượng hộ pháp Nhậm Giao!

Sau khi hắn ta dừng chân bên cạnh tế đàn, lập tức vẫy hắc hỏa ở bên trong, đỉnh tròn ba chân không do dự chút nào, lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Nhậm Giao không tiếp tục ở lại, trực tiếp thi triển độn pháp nhanh chóng rời đi.

Dưới sự quản lý của Xuân Đàn.

Sơn thủy tú lệ, khói xanh như dải lụa.

Huyết kiệu có âm khí dày đặc, lơ lửng giữa không trung, rèm châu rủ xuống, hơi rung nhẹ theo cơn gió mạnh, tiếng giòn vang êm tai làm tâm thần người ta thanh thản.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong kiệu, yên tĩnh chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã qua hai ngày.

Bỗng nhiên, Bùi Lăng mở hai mắt ra nhìn về một phương hướng nhìn lại.

Mười lăm vị Hợp Đạo tự mình tới nghênh đón hắn...

Thế này thật sự quá khoa trương!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong hư không phía trước huyết kiệu lập tức vang lên từng tiếng xé rách.

Chẳng mấy chốc, từng tu sĩ áo bào trắng vòng vàng, khí tức cường đại nhanh chân đi ra từ khe hở, là rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo.

Người cầm đầu là một nữ tu mắt hạnh môi son, trong thánh khiết giấu giếm mị hoặc, nàng nhìn huyết kiệu trước mặt, ánh mắt sắc bén như xuyên qua rèm châu, trực tiếp tập trung vào Bùi Lăng:

"Bản tọa Hoắc Kỳ Tảo, lần này Bùi thánh tử đến là vì khiêu chiến giáo Giáo Chủ ta?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Không sai."

"Vãn bối đến Thánh giáo chính vì khiêu chiến Kê giáo chủ, để chứng đạo ta!"

Nghe vậy, Hoắc Kỳ Tảo khẽ gật đầu, lúc này nói: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất. Trong thiên hạ, trăm tỉ tỉ nhân tộc, tôn quý nhất là Giáo Chủ Thánh giáo ta."

Chương ???2: Hư thực vô thường

"Lấy Giáo Chủ chi tôn, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có tư cách khiêu chiến"

"Nể tình Trọng Minh tông, hiện tại ngươi rút lui còn có thể không tổn thương hòa khí"

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, nhanh chóng trả lời:

"Đây là chuyện không thể nào"

"Nếu không thể đánh một trận với Kê giáo chủ, vãn bối sẽ không rời khỏi địa giới Thiên Sinh giáo."

Thấy Bùi Lăng chấp mê bất ngộ, sắc mặt tất cả Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo lập tức trầm xuống.

Một Thái Thượng hộ pháp dáng vẻ thiếu niên đứng bên cạnh Hoắc Kỳ Tảo lạnh lùng mở miệng: "Bùi Lăng, bây giờ ngươi chỉ là Thánh Tử, không phải Tông Chủ Trọng Minh tông!"

"Dù ngươi đã chính vị Tông Chủ, nhưng xuất thân của ngươi quá ti tiện.

"Dù tu vi của ngươi cao thâm đến bậc nào, chỉ cần chưa từng phi thăng thành tiên, vậy trong cơ thể ngươi vẫn chảy xuôi huyết mạch đê tiện.

"Dù xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đều là thiên chỉ may mắn"

"Thân phận thấp, địa vị không đủ, chỉ là hậu bối, huyết mạch thấp hèn... Căn bản không có tư cách khiêu chiến Giáo Chủ Thánh giáo ta!

Bùi Lăng nhíu mày lại.

Hiện tại hắn không kế thừa vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông, về mặt địa vị thật sự không bằng Giáo Chủ Thiên Sinh giáo.

Vấn đề là, nếu đây là trận chiến đầu tiên trong tiên lộ của hắn, lời nói của những Thái Thượng hộ pháp này cũng có đạo lý nhất định. Nhưng hiện tại hắn đã khiêu chiến Tông Chủ năm tông chính đạo, lại năm trận chiến năm thắng, thực lực đã sớm không kém hơn bất kỳ một vị Tông Chủ nào trong chín môn phái lớn!

Từ trước đến nay ma đạo mạnh được yếu thua, thực lực là thân phận tốt nhất!

Bây giờ Thiên Sinh giáo lại còn ở nơi này nói hắn không đủ tư cách, chẳng lẽ Giáo Chủ Kê Lộc sợ chiến?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Trận chiến này, có thể tiến hành ở nơi hoang vắng không người."

"Dù kết quả thắng bại như thế nào, chỉ cần Thánh giáo không cho phép, vãn bối đều giữ kín như bưng"

"Tuyệt đối không tiết lộ đôi câu vài lời với bên ngoài."

Hoác Kỳ Tảo nghe vậy lại lắc đầu, mặt không thay đổi nói:

"Thánh giáo ta trọng thiên sinh."

"Giáo Chủ sinh ra mà tôn quý, mặc dù Bùi thánh tử ngươi có chút thiên phú tu luyện, lại sinh ra mà ti tiện"

"Quý tiện do trời, thiên ý sáng tỏ!

"Bùi thánh tử lấy thân thể ti tiện đến đây khiêu chiến Giáo Chủ Thánh giáo ta, làm điều ngang ngược như thế, đã là nghịch thiên"

"Hiện tại còn muốn ngu xuẩn mất khôn, hiển nhiên là huyết mạch ti tiện không xứng gánh chịu tu vi bây giờ, gượng ép tu luyện đến cảnh giới bây giờ, thu hoạch được địa vị bây giờ, gánh chịu kiếp nạn trùng điệp, đại nạn rơi xuống đầu mà không biết!"

"Vốn nể mặt ngươi là Thánh Tử Trọng Minh tông, chúng ta không định làm khó dễ ngươi quá nhiều."

"Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác mạo phạm Thánh giáo, đây là đại bất kính với thiên ý, chắc chắn phải trả giá đắt!"

Vừa nói xong, Hoắc Kỳ Tảo lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản quái đản.

Một tòa trận pháp khổng lồ ầm vang hiện ra, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này.

Sau lưng Hoắc Kỳ Tảo dâng lên một tòa đỉnh tròn ba chân, nó chạm khắc bóng người, khảm nạm vô số châu báu, trông vẻ ngoài đẹp đẽ, rất hoa mỹ.

Lúc này treo cao trên bầu trời, tản ra thụy khí hà thải ngàn vạn, uy năng cường đại bành trướng như đại dương mênh mông, bao trùm tứ phương, bóng người lay động, phù văn sáng tắt như một trái tim to lớn, đan xen với đại trận trấn áp một vực.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy quy tắc phương thiên địa này xảy ra sự thay đổi nào đó không rõ.

Lúc này, Hoắc Kỳ Tảo nhìn qua Bùi Lăng, nhàn nhạt hạ lệnh:

"Giết!"

Ngay sau đó, rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo sau người cùng nhau đánh ra pháp quyết không khác nhau chút nào, vô số thuật pháp công phạt sinh ra trong hư không, như gió bão mưa rào đánh về phía huyết kiệu.

Cơn gió lạnh màu xám đen càn quét thiên địa, vạn quỷ kêu rên, gào thét, quỷ hỏa cuồn cuộn, huyết hải lơ lửng.

Mùi ngai ngái tản ra nồng đậm như thực chất, cốt tiễn huyết thương chen chúc mà ra!

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng cau mày, Thiên Sinh giáo này bị làm sao vậy?

Mặc dù lúc trước hắn khiêu chiến năm tông chính đạo cũng có Thái Thượng trưởng lão Hợp Đạo kỳ đến trước khiêu chiến hắn, nhưng đó đều là chiến đấu công bằng một đối một!

Hiện tại lại vây công...

Thiên Sinh giáo căn bản không coi hắn là một đối thủ, mà coi như kẻ thù của toàn bộ tông môn!

Suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ sâu xa, lúc này tiếng nói lạnh băng, rộng lớn nói: "Nghịch!"

Tiếng nói rơi xuống như thiên hiến, quy tắc trong phương thiên địa này lập tức thay đổi, tất cả thuật pháp đánh về phía huyết kiệu đều khựng lại, sau đó quay về dọc theo quỹ tích lúc đến.

Nhưng ngay lúc này bóng người trên toà đỉnh tròn ba chân kia đột nhiên hơi rung động, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể phân biệt hình dáng đột nhiên đồng loạt chuyển biến thành một nam tử cao quan áo bào trắng.

Vẻ ngoài nam tử đường hoàng tuấn lãng, hai mắt nhắm chặt, lông mi đài buông xuống, lông mày và lông mi đen nhánh như màu mực nghiên mới, một đạo phù văn màu đỏ vàng ở mi tâm như lửa tế thiêu đốt, như ánh sáng, như tà ác.

Chương ???3: Hư thực vô thường (2)

Đầu đội mũ miện vàng ròng, trên mũ miện khảm nạm bảo thạch rực rỡ muôn màu, tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi như ban ngày, áo bào trắng thuần nhiên không tạp sắc, chỉ có vạt áo ống tay áo dùng kim tuyến thêu lên hoa văn phức tạp xinh đẹp, lúc đứng chắp tay trông vô cùng tôn quý.

Toàn bộ đại trận lập tức mờ mịt như mây khói, từng đạo trận văn lập tức xuyên qua hư không.

Trong đại trận như nắng gắt giữa trời, tràn ngập khí tức hừng hực ngang trời.

Hiệu quả nghịch chuyển lập tức chịu sự cản trở cường đại, thuật pháp đảo ngược như lập tức rơi vào trong vũng bùn, nửa bước khó đi.

Chỉ một khoảnh khắc, lực lượng pháp tắc hao hết, thuật pháp công phạt khó mà tính toán lại lao về phía huyết kiệu!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, toà đỉnh tròn này là vật trấn đại trận, thú vị!

Hắn lập tức nhìn về phía toà đỉnh tròn ba chân kia, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc bảo vật này là pháp bảo trấn tông Thiên Sinh giáo!

Mặc dù vừa rồi hắn chỉ thăm dò, nhưng pháp bảo tầm thường không có uy năng như vậy!

Xoạt...

Ngay sau đó, Bùi Lăng dùng tay làm đại đao, hung ác đánh ra một trảm.

Một đạo đao khí cô đọng như tuyến huyết sắc lập tức chém ra từ trong huyết kiệu, cực kì khéo léo xuyên qua khe hở rèm châu, chưa từng phá hỏng huyết kiệu chút nào, nhưng sau khi rời khỏi huyết kiệu lại đột ngột tăng tốc độ, lúc phá không, tiếng giông tố lập tức mãnh liệt, khuấy đảo phong vân như nước thủy triều, cuồn cuộn bành trướng.

Trong lúc quỷ khóc sói gào, cốt tiễn huyết thương tràn trề như mưa, trong chớp mắt đã hung hăng chạm vào đao khí.

Tất cả thuật pháp lập tức hôi phi yên diệt!

Rầm rầm rầm...

Đao khí thế như chẻ tre, chớp mắt trảm diệt toàn bộ thuật pháp, khí thế không giảm, tiếp tục chém về phía rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng hóa thành một đạo u ảnh thoát khỏi huyết kiệu, tâm niệm vừa động đã thu hồi huyết kiệu.

Cửu Phách Đao sau lưng chưa ra khỏi vỏ, huyết sát chỉ khí đã bốc hơi lên, cứ như lưới mỏng màu đỏ trùng điệp quấn lấy thân đao, Huyết Sát phát ra tiếng quỷ khóc hồn khóc yếu ớt, thê lương uyển chuyển.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, tay phải chém xuống một cái.

Huyết nhận to lớn lập tức hội tụ trong vòm trời trên đỉnh đầu, vô cùng khổng lồ như đại lục huyết sắc, ầm vang đổ sụp theo động tác tay của hắn, chỉ thẳng vào đỉnh tròn ba chân.

Tất cả bóng người trên đỉnh tròn lập tức hóa thành một nữ tử áo bào trắng kim quan.

Nữ tử kia dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài buông xuống như cánh bướm nghi lại, một đoàn phù văn vàng ròng ở mi tâm như đại dương phun trào, cuồn cuộn ngang ngược, tràn đầy ý tà quỷ.

Tóc đen như mây, tán hoa vàng ròng chiết xạ ánh sáng rực rỡ như ngôi sao, váy thuần trắng tầng tầng lớp lớp, uốn lượn uyển chuyển như thúy tụ quanh co giữa dãy núi.

Cùng lúc đó, đại trận lặng yên biến hóa, sự âm u lạnh lẽo ầm vang giáng xuống, tất cả trận văn biến mất không thấy gì nữa, xung quanh trống trơn tự nhiên như toàn bộ đại trận đều biến mất.

Xoạt!

Ngay sau đó, đao khí lập tức xuyên qua đỉnh tròn lại không chịu bất kỳ lực cản gì, cứ như xuyên qua một tầng huyễn ảnh.

Đỉnh tròn ba chân lơ lửng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng chịu bất kỳ tổn thương gì.

Đao khí tác động đến một đám Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo Hoắc Kỳ Tảo cũng như xuyên qua một mảnh hư không, không tạo thành bất cứ thương tổn gì với bọn họ.

Oanh!

Huyết nhận to lớn trùng điệp chém xuống mặt đất, một nửa sơn phong lập tức bị chém đứt, mặt đất rung động dữ dội, gầm thét đổ sụp ra xung quanh.

Suối ngầm dâng trào như trụ, cọ rửa núi đá cỏ cây, hội tụ như đòng cuồn cuộn chạy xuống.

Vô số phi cầm tẩu thú gào hét réo vang, hoảng sợ chạy trốn đến nơi xa.

Huyết nhận dần tan ra trong đây trời cát đá, đao ý lại ngưng tụ không tiêu tan, cường hoành bá đạo, chấn nhiếp vô số sinh linh.

Một nhóm Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo lạnh lùng nhìn tình cảnh này, không hề bị lay động, Hoắc Kỳ Tảo hờ hững nói:

"Trong Âm Dương Sát Tàng Thanh Trọc đại trận này, Bùi Lăng không tổn thương chúng ta được."

"Tốc chiến tốc thắng"

"Tất cả mọi người cùng tiến lên, không cần nói quy củ đạo nghĩa gì với loại huyết mạch nhân tộc sinh ra mà hèn mọn đê tiện này."

"Rút ra hồn phách tinh huyết của hắn, luyện vào [Bản Thủy Tích Khí Đỉnh] "

"Có thể làm đỉnh nô của Thánh giáo, là vinh quang to lớn đời đời kiếp kiếp với huyết mạch thấp hèn của hắn!"

Hoắc Kỳ Tảo còn chưa nói hết câu, một Thái Thượng hộ pháp bên cạnh hắn ta lập tức bấm pháp quyết, trong hư không lập tức sinh ra âm khí cuồn cuộn như sương dày màu xám, trong sương mù bạch cốt sâm nhiên, u hồn lay động.

Lại có một tên Thái Thượng hộ pháp cầm đoản trượng vàng ròng trong tay, nhẹ nhàng vung lên, vô số Huyết Ảnh máu thịt be bét lặng yên hiện ra, bị cưỡng ép khoét đi con mắt, hốc mắt đen nhánh nhìn trừng trừng về phía Bùi Lăng, mùi máu tanh như thực chất xông lên trời không!

Cùng lúc đó, một Thái Thượng hộ pháp duỗi ra cánh tay, năm ngón tay xòe ra, chưởng ấn to lớn màu mực đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Bùi Lăng, chợt gào thét rơi xuống!

Chương ???4: Lấy một địch nhiều

Lúc gần đến, bảo thạch giữa lông mày một Thái Thượng hộ pháp lưu chuyển tia sáng, lít nha lít nhít thi thủ nhô ra hư không, trên đó bắn ra máu dày đặc, đủ loại dịch bệnh lặng yên tản khắp, xâm nhập tứ phương...

Lại có vô số khô lâu rắn độc im ắng hiện ra bên cạnh Bùi Lăng, toàn thân có lửa tế nhảy nhót, lạnh lẽo quỷ quyệt, há mồm phun ra cốt hắc thủy nặng nề tanh hôi, chưa rơi xuống, cỏ cây sông núi phía dưới đã nhanh chóng khô héo, sinh linh không kịp chạy trốn đều chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.

Còn có mắt đen ngàn vạn mở ra trong hư không, vô số hồn phách áo bào trắng rủ xuống đất, vạt áo nhuộm máu, tay nâng độc lâu, cao giọng nguyền rủa Bùi Lăng...

Tất cả Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo ra tay, thuật pháp, thần thông, nguyền rủa, hạ độc khó mà tính toán... Cuồn cuộn kéo tới, trong nháy mắt bao phủ cả người Bùi Lăng.

Bùi Lăng không do dự chút nào, lấy tay làm đại đao, trong chốc lát chém ra chưởng ảnh trùng trùng.

Huyết sắc đao khí bắn ra như thủy triều, mãnh liệt gào thét, xé rách hư không.

Uy thế mỗi một đao đều bành trướng như sóng, như sương mù giữa đầm lầy, dâng trào, cuồng bạo như sấm.

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Đao khí cuồn cuộn và thuật pháp hùng hậu lập tức đụng vào nhau, nhưng đôi bên không có bất kỳ tiếp xúc gì, dường như tất cả thuật pháp đều là huyễn ảnh, đao khí không trở ngại chút nào xuyên qua trong đó.

Trong chớp mắt, thuật pháp khó mà tính toán đã đánh đến trước người Bùi Lăng.

Giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo, to lớn: "Nghịch!"

Tất cả thuật pháp lập tức rút lui dựa theo con đường lúc đến.

Bóng người trên [Bản Thủy Tích Đỉnh], trong nháy mắt từ nữ tử hóa thành nam tử.

Trong đại trận, âm khí mênh mông chớp mắt chuyển thành ánh nắng hừng hực.

Từng đạo trận văn hiện ra trong hư không, tất cả thuật pháp dừng rút lui, tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng.

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc vô cùng sắc bén lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chém ra, tất cả thuật pháp đều bị đạo đao khí này trảm diệt.

Bùi Lăng tiếng nói mờ mịt: "Chúng!"

Trong phương thiên địa này lập tức hiện ra vô số phục khắc thể Tổ Kiếm, tất cả Tổ Kiếm sáng rực lạnh lẽo, gào thét rơi xuống, kiếm đao bao phủ [Bản Thủy Tích Đỉnh], bao phủ một đám Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo.

Nhìn tình cảnh này, tất cả Thái Thượng hộ pháp lập tức đánh ra một pháp quyết kỳ quái.

Bóng nam tử phía trên đại đỉnh cùng nhau mở hai mắt ra.

Trong mắt bùng lên ánh sáng đỏ vàng như là nắng gắt đột nhiên bùng lên, chính giữa thuần kim lại có một chút ánh lửa đen nhánh sinh ra, tà ý cuồn cuộn!

Đại trận lập tức biến hóa, trong khí tức dương cương hừng hực sinh ra sự âm u lạnh lẽo cực hạn.

Tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm chưa trảm trúng mục tiêu đã như rơi vào đầm lầy, đột nhiên chịu lực cản cường đại từ bốn phương tám hướng.

Lực lượng pháp tắc lập tức hao hết, phi kiếm đen nhánh trải rộng trời cao như bọt biển vỡ nát, trong giây lát biến mất gần như không còn.

Thấy thực lực của Bùi Lăng mạnh mẽ, phe mình có tròn mười lăm vị Hợp Đạo liên thủ, trong chốc lát lại không chiếm được lợi gì, Hoắc Kỳ Tảo nhíu mày, nhanh chóng kết động một pháp quyết cổ xưa.

Bóng người trên [Bản Thủy Tích Đỉnh] như sóng nước dập dờn, nhao nhao hóa thành hình dạng bán nam bán nữ.

Nửa bên trái tuấn lãng đường hoàng là vẻ ngoài nam tử, lúc này khóe môi khẽ mím lại, vẻ mặt nghiêm nghị càng thêm tràn ngập mị lực dương cương đặc hữu thuộc về nam giới; nửa bên phải là kiều mị diễm lệ, tóc mây buông xuống, cái cổ thon dài, khóe môi cong cong, nổ nụ cười yếu ớt, quỷ quyệt lạnh lẽo.

Đại trận nhanh chóng biến hóa, trận văn lúc ẩn lúc hiện, khí tức âm u lạnh lẽo và dương cương giao hòa xoay tròn như nhựa cây lệ xoay chuyển, cuồn cuộn mãnh liệt ồn ào.

Cực hạn nóng lạnh, cực hạn trong đục, cực hạn yên tĩnh và nóng nảy biến ảo vô tận, sát cơ trùng điệp, vận sức chờ phát động!

Tất cả Thái Thượng hộ pháp khác đồng thời ra tay, lại thi triển đủ loại thuật pháp, thần thông, nguyền rủa, độc vật công phạt đánh về phía Bùi Lăng!

Nhìn tình cảnh này, về mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, trở tay nắm chặt Cửu Phách Đao sau lưng...

Coong!

Cửu Phách Đao ra khỏi vỏ!

Lưu Lam hoàng triều.

Lam Kinh.

Trong hoàng cung.

Trong triều.

Ngự thư phòng.

Hoàng đế Chung Quỳ thị Chung Quỳ Hữu Trực đời này ngồi ngay ngắn sau án thư, trên ngự án trước mặt hắn ta trưng bày gọn gàng bốn cái ngọc giản điêu khắc hoa văn Hoàng gia.

Lúc này, trong tay Chung Quỳ Hữu Trực cầm ngọc giản thứ năm, đang áp vào mi tâm xem xét.

Năm ngọc giản này là ảnh lưu niệm năm trận chiến Bùi Lăng khiêu chiến Tông Chủ năm tông chính đạo.

Bây giờ Chung Quỳ Hữu Trực đang xem trận chiến cuối cùng lúc Bùi Lăng khiêu chiến Cửu Nghi sơn Đào sơn chủ.

Chỉ có điều, tình hình chiến đấu cụ thể trong trận chiến này cũng không đầy đủ.

Sau khi thần mộc mất khống chế, ma môn thăm dò ở bên, tình cảnh lại rơi vào hỗn loạn, cuối cùng Bùi Lăng kiềm chế tu sĩ hai đạo chính ma, độc chiến thần mộc, sau đó Kiếm Thần Hạ Phất Khung để tất cả tu sĩ chính đạo rời đi.

Bởi vậy, trong ảnh lưu niệm lại không có bất kỳ ghi chép gì về việc cuối cùng Bùi Lăng chiến thắng như thế nào.

Chương ???5: Lấy một địch nhiều (2)

Sau một lát, Chung Quỳ Hữu Trực buông ngọc giản xuống, cau mày.

Từ lần trước thua trong tay Bùi Lăng trước mặt mọi người, hắn ta vẫn muốn thắng lại một lần nữa.

Đây không chỉ vì thể diện của Lưu Lam hoàng triều, cũng là tôn nghiêm của một tu sĩ tiền bối.

Những ngày qua hắn ta sưu tập tất cả tình báo về Bùi Lăng, nhìn không dưới trăm lượt ảnh lưu niệm một trận chiến đấu của hắn, đã biết rõ tất cả chiêu thức của đối phương, thói quen lúc ra tay...

Nếu hiện tại đánh một trận chiến với Bùi Lăng...

Nếu tu vi của Bùi Lăng vẫn chỉ là Phản Hư, hắn ta có mười phần thắng!

Nếu đối phương chỉ mới vào Hợp Đạo, hắn ta cũng nắm chắc ít nhất tám phần trở lên.

Nhưng tốc độ tăng thực lực tu vi của Bùi Lăng thật sự quá nhanh!

Một trận chiến với Đào sơn chủ, đã là tu vi Hợp Đạo trung kỳ đỉnh phong!

Lúc thần mộc rơi vào trạng thái mất khống chế, theo Hoàng hậu miêu tả, lực lượng cấp độ đã không thua gì tu sĩ Độ Kiếp kỳ, nhưng dù vậy cuối cùng vẫn bị Bùi Lăng chém ở dưới đao!

Bây giờ, nếu hắn ta thật sự đi khiêu chiến Bùi Lăng, chỉ là tự rước lấy nhục...

"Nhân kiệt như vậy, vì sao sinh ra ở ma môn..." Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Hữu Trực nhíu chặt chân mày, không nhịn được khẽ thở dài.

Đang muốn tiếp tục nghiên cứu ảnh lưu niệm, đột nhiên đã nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Tiến đến."

Chẳng mấy chốc, một quan viên mặc áo bào màu đỏ, đai lưng ngọc ô sa nhanh chân đi vào, lúc đi lại bên hông hắn ta ngoài mấy thứ tầm thường, còn đeo thêm một con ngọc thiền óng ánh sáng long lanh.

Con ngọc thiền kia sinh động như thật, như lay động theo bước chân.

Người đến chính là Lâu chủ Thiền Lâu thống lĩnh thiên hạ!

Lâu chủ Thiền Lâu đến thêm son hành lễ, trầm giọng nói: "Bẩm bệ hạ, phân lâu cảnh nội Thiên Sinh giáo truyền đến tin tức, Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, đến gần Xuân Đàn Thiên Sinh giáo, nghi muốn khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo!"

Bùi Lăng khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo?

Chung Quỳ Hữu Trực ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này phân phó: "Nói cẩn thận đi."

Lâu chủ Thiền Lâu đáp: "Vâng!"

"Hai ngày trước, Bùi Lăng ngồi pháp bảo huyết kiệu thay đi bộ mang tính biểu tượng của hắn, công khai tiến vào địa giới Thiên Sinh giáo"

"Hành tung của hắn không có bất kỳ che giấu gì, giống với lúc khiêu chiến năm tông chính đạo ta."

"Sau khi Thiên Sinh giáo nhận được tin tức, điều động hai vị hộ pháp Hóa Thần kỳ tiến về ngăn cản, sau khi đôi bên gặp gỡ ngắn ngủi, huyết kiệu dừng lại nguyên tại chỗ, trong hai ngày không có bất kỳ hành động gì."

"Trước đây không lâu, chỗ ở của Bùi Lăng chợt bộc phát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tăm tích, có lẽ là trận pháp che giấu...

Nghe đến đó, sắc mặt Chung Quỳ Hữu Trực đầy nghi ngờ.

Bùi Lăng thật sự muốn khiêu chiến, không phải năm tông chính đạo, mà là Tông Chủ tám môn phái lớn khác ngoại trừ Trọng Minh tông?

Hình như việc này hơi kỳ quái.

Lúc trước Bùi Lăng khiêu chiến hắn ta, từng nói hành động lần này là vì truy tìm đại đạo.

Từ xưa đạo chính ma khác biệt rất lớn, như cách biệt một trời.

Giữa đôi bên, cho dù khâm phục tâm hướng đạo của đối phương, nhưng cũng không thể mở ra tất cả điển tịch công pháp trong tình huống hắn chưa từng có ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, Bùi Lăng không muốn cải tà quy chính, thân là Thánh Tử ma môn muốn lấy công pháp chính đạo, đúng là trong lòng hắn phải đăm chiêu suy nghĩ, tất nhiên chỉ có thể quang minh chính đại khiêu chiến.

Nhưng Thiên Sinh giáo và Trọng Minh tông cùng là tông môn ma đạo, lấy thân phận địa vị của Bùi Lăng hoàn toàn có thể áp dụng cách tương đối bình hòa như giao dịch, ân tình đủ loại để đạt được mục đích, không cần đánh sống đánh chết.

Cần gì đối xử với Thiên Sinh giáo như cách đối xử với năm tông chính đạo?

Thế nhưng, Chung Quỳ Hữu Trực nhanh chóng nghĩ đến, dù Bùi Lăng này không sợ sinh tử, quyết chí thề tìm kiếm đại đạo, dù sao cũng là người trong ma đạo lớn lên ở ma môn, ma tính sâu nặng, tính tình làm liều không kiêng nể gì cả.

Ngay cả Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông, cũng dám vô lễ trước mặt mọi người, hiện tại tiếp tục khiêu chiến Tông Chủ đồng đạo cũng không phải việc gì hiếm lạ.

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Hữu Trực khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hắn ta hỏi tiếp: "Đã điều tra được tung tích Thái tử chưa?"

Lâu chủ Thiền Lâu nghiêm nghị nói: "Bẩm bệ hạ, hạ quan vô dụng, chưa thể tìm Thái tử điện hạ về."

"Thế nhưng, bên dưới bẩm báo hai ngày trước truy tung được chút manh mối của điện hạ, bây giờ còn đang đối chiếu."

"Trước đây không lâu, Thái tử điện hạ từng xuất hiện ở Bách Thảo trấn"

Bách Thảo trấn?

Chung Quỳ Hữu Trực nhướn mày, chợt lại hỏi: "Gần đây yêu tộc đẳng cấp cao trong cảnh nội triều ta có từng rời khỏi sự quản lý của hoàng triều không?"

Lâu chủ Thiền Lâu lắc đầu nói: "Hạ quan chưa từng phát hiện việc này."

Chung Quỳ Hữu Trực nhẹ gật đầu, phân phó: "Truyền Hà Thư, Trần Thôn, Âm Sinh Linh, Đồng Trường Thọ đến yết kiến."

Lâu chủ Thiền Lâu đáp: "Vâng!"

Thấy Hoàng đế không có phân phó gì khác, sau khi hắn ta hành lễ, lại nhanh chóng cáo lui.

Lam Kinh.

Vùng ngoại ô.

Trong một tòa trang viên khổng lồ dựa núi gần nước.

Chương ???6: Khách quý đến nhà

Tòa trang viên này đục dẫn nước chảy vào bên trong, khúc chiết chảy xuôi, tưới tắm mặt đất, trông cỏ cây xanh um, trăm hoa nở rộ, trong đó không thiếu cự mộc che trời tuổi tác lâu dài, cheo leo như núi.

Khác với những trang viên khác, căn phòng bên trong đều tụ lại cửa lớn, những nơi khác đều bị hoa cỏ đông đúc bao trùm, khu vực chính giữa chỉ có rừng rậm um tùm như dã ngoại hoang vu.

Lúc này, rừng sâu rậm rạp, một yêu thú loại hổ lấy pháp lực na di đến bên bờ linh tuyền, một đôi mắt như hỏa diễm ngưng tụ thành.

Hình dáng tướng mạo của nó chính là Diễm Đồng Dực Hổi Chỉ có điều, khí tức đầu Diễm Đồng Dực Hổ này rất kỳ quái, khi thì cường đại, khi thì suy yếu, ngã giữa nham thạch chập trùng, trong con ngươi như hỏa diễm tràn đầy sự tức giận.

Nó nhìn đủ loại thiên tài địa bảo chất đầy bên cạnh, móng vuốt to lớn cẩn thận kiểm tra, những thiên tài địa bảo này đều linh cơ dồi dào, tản ra từng trận mùi thơm ngát, thấm vào lòng người.

Nếu không phải nơi đây khắc rất nhiều trận văn phong cấm, sớm đã dẫn tới vô số sinh linh nhìn trộm và mong muốn.

Có được những bảo vật mà đại yêu bình thường tha thiết ước mơ, trong mắt Diễm Đồng Dực Hổ bắn tung toé đốm lửa nhỏ, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm gừ, bản thể của nó bị Bùi Lăng chém mất!

Thậm chí, ngay cả hồn phách bản thể cũng không thể trốn về, đều bị Bùi Lăng rút hồn luyện phách, trở thành tài liệu đúc khí luyện đan!

Trọng Minh tông! Bùi Lăng! !

Ma đạo tặc tử, đáng hận! !

Diễm Đồng Dực Hổ hận ý ngập trời, hồi lâu sau mới tinh táo lại, một lần nữa nhìn về phía những thiên tài địa bảo trước mặt, cũng may gần ngàn năm qua nó an cư lạc nghiệp ở Lưu Lam hoàng triều, đã âm thầm góp nhặt một khoản tích lũy khá lớn.

Hiện tại chỉ cần hóa thân này không có việc gì, những thiên tài địa bảo thu thập được trong khoảng thời gian này đủ để luyện hóa thân này thành bản thể một lần nữa!

Đúng vậy, đây là chuẩn bị của nó trước khi lên đường.

Lâu như vậy, cuối cùng nó đã chuẩn bị xong tất cả!

"Bùi Lăng!"

"Trời sinh ma tử, thật sự hung uy cuồn cuộn!"

"Nhưng ta chưa chết, ẩn núp chờ đợi, cuối cùng sẽ có một ngày báo thù rửa hận! !"

"Đến lúc đó, ta muốn nhai xương cốt của ngươi từng miếng, thôn phệ huyết nhục của ngươi!"

Nói xong, Diễm Đồng Dực Hổ đang muốn đánh ra pháp quyết tái tạo bản thể, bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: "Bẩm tộc trưởng, có khách quý đến nhà bái phỏng, nói muốn gặp mặt tộc trưởng"

Diễm Đồng Dực Hổ nhướn mày, người truyền lời là thị vệ của nó, cũng là hậu bối đồng tộc của nó, có chút quan hệ máu mủ với nó, xưa nay tuyệt đối trung thành với nó.

Lần này nó tái tạo bản thể liên quan trọng đại, trước khi tiến vào rừng rậm đã dặn dò đối phương, dù có việc gì cũng không được làm phiền!

Hiện tại hậu bối này tình nguyện chống lại mệnh lệnh của nó, cũng muốn tùy tiện bẩm báo, xem ra là cao tầng Lưu Lam hoàng triều có việc đến đây tìm nó...

Nghĩ tới đây, sắc mặt Diễm Đồng Dực Hổ hơi thay đổi, bản thể của nó chống lại mệnh lệnh hoàng triều, tự tiện rời khỏi Lam Kinh, lên vào Hàn Ảm Kiếm tông phục kích Bùi Lăng, lại bị hắn tru sát... Tuyệt đối không thể để Lưu Lam hoàng triều biết chuyện này!

Nếu không, tiếp theo đừng nói tái tạo bản thể, thậm chí nó còn có thể bị phong cấm tu vi, đánh vào đại lao!

Lưu Lam hoàng triều đúng là chúng sinh bình đẳng nhưng cũng vì chúng sinh bình đẳng, bất kỳ sinh linh gì xúc phạm luật pháp, đều bị trừng trị đối xử như nhau!

Dù yêu tộc Hợp Đạo kỳ rất hiếm thấy, cũng không ngoại lệ!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Diễm Đồng Dực Hổ lập tức hóa thành một nam nhân tộc khôi ngô hung hãn, đưa tay hút tới một bộ bào phục mặc vào, sau đó sửa sang lại vạt áo, nó cố bình tĩnh nói: "Mời hắn đến phòng khách dâng trà, ta đến ngay:"

Nói xong, tay nó vồ ra, lập tức thu sạch tất cả thiên tài địa bảo, để tránh bị cao tầng Lưu Lam hoàng triều đến đây nhìn ra mánh khóe.

Chợt lại ăn vào một viên đan dược mượt mà màu sắc đen nhánh, không có chút đan hương nào, hoàn toàn che giấu khí tức bản thân vào trong, trông như người bình thường không có bất kỳ tu vi gì.

Như thế, người ngoài rất khó nhìn ra rốt cuộc nó là bản thể hay hóa thân.

Làm xong những chuẩn bị này, Diễm Đồng Dực Hổ nhanh chóng suy nghĩ, xác nhận không sai, lúc này mới bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài phòng khách đãi khách.

Phòng khách này cách lối vào trang viên không xa, xung quanh rừng trúc rậm rạp, dòng suối nhỏ lững lờ, lúc này bóng mặt trời ngả về tây, cành lá lượn quanh chiếu rọi cửa phía tây, càng có vẻ yên tĩnh.

Trong phòng khách màn trúc buông xuống, cửa lớn đóng chặt.

Diễm Đồng Dực Hổ lấy lại bình tĩnh, đi ra phía trước, mở cửa lớn ra.

Két két!

Cửa gỗ khắc hoa lập tức mở ra, Diễm Đồng Dực Hổ lập tức nhìn xuyên qua khe hở chưa hoàn toàn mở ra, thấy hai bóng dáng đứng phía sau cửa.

Một là thị vệ trưởng kiêm hậu bối của nó, trông như nữ nhân tộc khôi ngô hơn hai mươi, vẻ mặt nàng đầy dữ tợn, thân thể to khỏe mặc một bộ giáp nặng, trông lại nhẹ nhàng như váy áo bình thường, phù văn quanh người sáng tắt, chỉ có điều lúc này ánh mắt thị vệ trưởng lại đờ đẫn, ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên đã chịu một loại khống chế nào đó.

Chương ???7: Kẻ ngăn cản ta phải chết

Một bóng dáng khác là một nữ tu xinh đẹp mặc áo vạt cong màu đỏ quả hạnh viền trắng, tóc dài búi cao, cắm nghiêng trâm dài làm bằng xương người, bên tai là đôi khuyên tai con mắt máu me đầm đìa càng làm nổi bật sự xinh đẹp, cầm trong tay một thanh quạt tròn sa mỏng, trong mặt quạt mây khói mờ mịt, ngàn vạn yêu quỷ gào thét khóc thét, chỉ một thoáng vang vọng toàn bộ trang viên.

Cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên tạo ra tiếng trúc cuồn cuộn, ý lạnh đột nhiên tràn ra, toàn bộ phòng khách như rơi vào hầm băng.

Dường như phát hiện Diễm Đồng Dực Hổ đã đến, hai bóng người phía sau cửa đồng thời xoay đầu lại, trừng trừng nhìn về phía nó, sắc mặt hậu bối yêu tộc của nó đờ đẫn, giọng nói lại rõ ràng như thường: "Tộc trưởng đến rồi!"

Không đợi Diễm Đồng Dực Hổ có phản ứng, nữ tu kia đã nhìn chằm chằm vào cổ họng nó, đôi môi đỏ tươi hơi cong lên, nở nụ cười quỷ quyệt.

Phốc!

Ngay sau đó, một cái đầu lâu ấm áp ầm vang bay lên, nó mới nhảy lên giữa không trung lập tức hóa thành bản tướng, từ đầu lâu nam tu khôi ngô hóa thành một cái đầu hổ to lớn, đôi mắt như hỏa diễm ngưng tụ bùng lên ánh sáng như nắng gắt giữa trời, nhưng thoáng qua đã dập tắt, lưu lại hốc mắt đen nhánh, trống rỗng sâm nhiên.

Máu tươi chảy ra từ trong thi thể không đầu, bắn thẳng lên giữa không trung, theo tiếng biển trúc cuồn cuộn, máu tươi hắt vẫy ra như mưa rào, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ đình viện.

Sau khi thi thể tan hết sinh cơ đã khôi phục thành nguyên hình, thân hổ to lớn nhét đầy trong đình, trong nháy mắt áp đảo một mảnh rừng trúc cứng cỏi.

"Ừm? Chỉ là cỗ hóa thân?" Tư Hồng Khuynh Yến hơi ngạc nhiên, chợt cười lạnh một tiếng, một chưởng đập tiểu bối yêu tộc bên cạnh thành một mảnh sương máu, tản ra đầy sảnh.

Ngay sau đó, nàng đánh ra một pháp quyết đơn giản, tất cả máu tươi trong thi thể Diễm Đồng Dực Hổ đều chảy ra cuồn cuộn, ngược dòng giữa không trung, hội tụ thành một huyết cầu to lớn trước mặt nàng.

Mười ngón tay Tư Hồng Khuynh Yến bay lượn như bướm, liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, huyết cầu thờ ơ không có bất kỳ biến hóa nào.

Nhìn tình cảnh này, nàng nhíu mày, nhanh chóng hiểu được bản thể yêu tộc này đã chết!

Vì vậy, nàng thi triển [Hóa Huyết Quy Nguyên Thuật] cũng không thể tìm được vị trí bản thể đối phương!

"Không giết tới bản thể, vận khí hơi kém, vậy đổi một đầu yêu tộc Hợp Đạo khác..." Trong lúc lẩm bẩm, bóng dáng Tư Hồng Khuynh Yến như bức tranh bị lau đi, biến mất từng chút một.

Trong giây lát nàng đã biến mất không thấy, xung quanh yên tĩnh như lúc ban đầu, trong tiếng tiêu trúc, mùi ngai ngái tản ra, dòng suối nhỏ chậm rãi lững lờ...

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Xuân Đàn.

Núi ấm nước mềm bên dưới đại trận đã hoàn toàn thay đổi.

Núi non đổ sụp, gò núi đổ rạp, sông ngòi ngược dòng, suối ngầm dâng trào, dung nham hoành hành ngang ngược...

Lít nha lít nhít thuật pháp gào thét trong hư không, thần thông như điện, nguyễn rủa nhao nhao... Đao khí huyết sắc tung hoành gào thét như Huyết Hà mênh mông, lưỡi dao phá không, kẽ nứt hư không nứt nẻ như mạng nhện, xé rách vòm trời.

Xoạt xoạt xoạt...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Vô số đao khí rét lạnh tràn trề rơi xuống, tất cả thuật pháp đều bị đao khí trảm diệt.

Phía trên mặt đất, vết đao đan xen, từng đạo lạch trời cắt chém sơn thủy, địa hình địa vật phá thành mảnh nhỏ, khe rãnh uốn lượn, suối ngầm dần thẩm thấu ra dòng sông mới.

[Bản Thủy Tích Khí Đỉnh] lơ lửng giữa hư không, bóng người trên đó đã hoàn toàn chuyển biến thành nữ tử, tán hoa vàng ròng sáng chói, hai mắt nhắm chặt, hàng mi cong dài rủ xuống như cánh quạt, phù văn ở mi tâm hơi rung nhẹ như đại dương mênh mông tùy ý, như vạn cơn sóng bốc lên tối tăm, bất cứ lúc nào cũng nghiêng sông ngược biển.

Khuôn mặt xinh đẹp như mẫu đơn mới nở, đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên, để lộ ra ý cười cực kỳ quỷ quyệt.

Trong đại trận, hư thực chuyển đổi, tất cả đao khí chém về phía [Bản Thủy Tích Đỉnh] và Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo lại lạc nhập vào hư không, chưa từng đụng vào bất kỳ thứ gì.

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao trong tay, đứng ở chỗ cao giằng co từ xa với đám người Hoắc Kỳ Tảo.

Một nhóm Thái Thượng hộ pháp Hoắc Kỳ Tảo vừa nhao nhao sử dụng đan dược, vừa trầm giọng quát lớn: "Bùi Lăng! Ngươi xuất thân ti tiện, huyết mạch dơ bẩn, có thể tiến vào sự quản lý của Thánh giáo ta, đã là ân điển ngoài định mức của thiên ý."

"Hiện tại trước tiên khiêu chiến Giáo Chủ, giao thủ với chúng ta sau, căn bản là làm điều ngang ngược, đại nghịch bất đạo!"

"Làm việc như này chính là thiên ý muốn diệt ngươi!"

"Hiện tại lập tức bó tay chịu trói, quỳ xuống thỉnh tội, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng!"

"Trời sinh vạn vật, tuy ngươi là nhân tộc, lại sinh ra mà ti tiện, bây giờ lời hay lọt vào tai, lại không biết hối cải, nên giết!"

"Ngươi làm việc như này, chính là đường đến chỗ chết!"

"Trọng Minh tông không rõ thiên ý, chưa từng dạy bảo ngươi những thường thức này, nhưng ngươi thân là Thánh Tử, lại dốt đặc cân mai với thiên ý, không có chút kính sợ nào!

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, hắn đã đại khái thăm dò ra nội tình pháp bảo trấn tông Thiên Sinh giáo này!

Chương ???8: Kẻ ngăn cản ta phải chết (2)

Không thể không nói, mặc dù đầu óc Thiên Sinh giáo hơi không bình thường, nhưng là một trong chín môn phái lớn Bàn Nhai giới, nội tình thật sự thâm hậu!

Cái [Bản Thủy Tích Khí Đỉnh] này có hai mặt âm dương.

Hắn chỉ cần hơi sử dụng pháp tắc, đỉnh tròn sẽ hiện ra mặt "Dương", làm trật tự vốn có của phương thiên địa này hóa hư làm thật, chống cự bất kỳ pháp tắc ngoại lai gì.

Lúc hắn sử dụng đao đạo, đỉnh tròn sẽ hiện ra mặt "Âm", làm tất cả trong vùng thế giới này hóa thực thành hư, để tất cả thế công của hắn lạc nhập vào trong hư không!

Thế nhưng, đây là hiệu quả khi mười lăm vị Hợp Đạo Thiên Sinh giáo cùng nhau thôi động pháp bảo trấn tông này, hơn nữa nhìn bọn họ nhao nhao ăn đan dược, hiển nhiên hành động lần này tiêu hao pháp lực cực kỳ khổng lồ với mười lăm vị Hợp Đạo này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trên dưới cả người lập tức hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm.

Sau khi tất cả đường vân xuất hiện nhanh chóng hội tụ ra sau lưng, bóng tối nhúc nhích như vật sống, một cánh tay tinh tế trắng nõn duỗi ra...

Lúc này, một đám Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo đã thông qua đan dược khôi phục pháp lực, thấy Bùi Lăng còn chưa bó tay chịu trói, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lập tức vô cùng nổi giận.

"Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại! Tự tìm đường chết!"

"Cuồng vọng, không biết sống chết!

"Hôm nay, thiên ý muốn ngươi hôi phi yên diệt!"

Vừa nói, đám người Hoắc Kỳ Tảo vừa cùng nhau đánh ra một pháp quyết quỷ quyêt.

Ngàn vạn thuật pháp, thần thông, nguyền rủa lập tức hiện ra trong hư không, lần nữa đánh phía Bùi Lăng.

Thiên ý sáng tỏ, âm dương gọi là đạo! Âm dương đã hình, nghịch thì bại, thuận thì thành. Chỉ cần có cái [Bản Thủy Tích Đỉnh] này, bọn họ sẽ đứng ở thế bất bại!

Bùi Lăng này có thể chống đỡ đến bây giờ, thực lực mạnh hơn nhưng dù sao chỉ là người đê tiện, chỉ cần xuất hiện bất kỳ một sơ hở nào, chính là vạn kiếp bất phục!

Ngay chớp mắt tất cả thuật pháp sắp đánh vào người, cuối cùng hóa thân Mạc Lễ Lan bước ra từ trong bóng tối, tóc dài lộn xộn như múa, huyền bào phần phật, mới xuất hiện sau lưng Bùi Lăng, giọng nói lạnh như băng: "Ngủ!"

Trong chốc lát, một cảm giác ngủ say cực kỳ buồn ngủ, bức thiết, nặng nề bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Mấy Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo Hoắc Kỳ Tảo đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, cơn buồn ngủ như thủy triều trào tới, trong chớp mắt nuốt hết bọn họ, mí mắt tất cả mọi người không bị khống chế bắt đầu nhắm lại.

Lúc này, nữ tử trên [Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] lập tức chuyển hóa làm nam tử.

Cùng lúc đó, đại trận biến ảo, vô số trận văn hiện ra, khí tức âm u lạnh lẽo hóa thành dương cương hừng hực.

Đám người Hoắc Kỳ Tảo lập tức tỉnh táo nhưng trong chớp mắt này...

Xoạt!

Phốc!

Ánh đao như sương nguyệt đột nhiên sáng ngời, trong lúc lập lòe tất cả thuật pháp đều bị trảm diệt.

Cùng lúc đó, đầu một lão giả râu tóc bạc trắng bay lên cao cao, máu tươi nở rộ như hoa, một bộ thể xác áo bào trắng không đầu lập tức rơi xuống từ không trung.

Một đao tay, Bùi Lăng lạnh lẽo nói: "Sự kiên nhẫn của bản Thánh Tử có hạn!"

"Ai dám ngăn ta, người đó đi chết!"

"Nếu Kê giáo chủ không đến ứng chiến, bản Thánh Tử sẽ giết tới tổng đàn Thiên Sinh giáo!"

"Bản Thánh Tử khiêu chiến, Thiên Sinh giáo tiếp là phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp!"

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lùng, ma môn và chính đạo thật sự khác nhaut Hắn chỉ hơi khách sáo vài câu, lại trực tiếp cưỡi lên đầu hắn!

Cái gì xuất thân đề tiện, thân phận hèn mọn, không có tư cách...

Trong thiên hạ, cường giả vi tôn!

Hiện tại hắn mặc kệ quy củ Thiên Sinh giáo là gì, thực lực của hắn mạnh hơn, Thiên Sinh giáo phải làm theo quy củ của hắn!

"Tiểu bối càn rỡ!"

"Thứ ti tiện, dám mưu hại tôn quý, tội không thể tha thứ!"

"Chỉ là huyết mạch nhân nô thấp hèn, đại nghịch bất đạo như thế, thiên ý đáng chém! Đáng chém!"

Thấy đồng môn bị trảm, Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo khác lập tức giận dữ.

[Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] lơ lửng giữa trời, nam tử trên đó, mặt mày dương cương đột nhiên chuyển thành âm nhu, cùng nhau hóa thành nữ tử.

Cùng lúc đó, toàn bộ trận văn đại trận biến mất, khí tức âm u lạnh lẽo sôi trào mãnh liệt.

Đám người Hoắc Kỳ Tảo lập tức đánh ra pháp quyết quái đản, vô số thuật pháp, thần thông, nguyền rủa, độc thuật công phạt như sóng to gió lớn, gầm thét rơi xuống đầu Bùi Lăng.

Hóa thân Mạc Lễ Lan đạp không mà đứng, huyền bào và tóc dài cùng nhau tung bay, tiếng nói mờ mịt: "Chúng!"

Giữa thiên địa, trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít phục khắc thể Tổ Kiếm, lưỡi kiếm rét lạnh như sương tuyết, sát ý cao ngất bao phủ người xung quanh Hoắc Kỳ Tảo, sau đó ầm vang chém xuống!

Tia sáng lạnh đầy trời như ngân long điên cuồng múa, vạn dặm tuyết bay, cuồn cuộn mênh mông, tản ra toàn bộ phương thiên địa này.

Lần này, nữ tử trên [Bản Thủy Tích Đỉnh] không tiếp tục chuyển biến thành nam tử, thế là ngay sau đó...

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Chương ???9: Đồ tộc

Thuật pháp, thần thông, nguyền rủa, độc thuật Thiên Sinh giáo và phục khắc thể Tổ Kiếm lập tức đánh vào nhau, trong tiếng vang đinh tai nhức óc, lực trùng kích cường đại như là gợn sóng vòng vòng tản ra, hư không đã không chịu nổi tiếp nhận, xuất hiện từng vết rách nứt nẻ, gió bão xuất ra từ trong hư không đen nhánh, chưa có hành động đã bị lực trùng kích càng cường đại hơn chấn vỡ.

Chỉ một khoảnh khắc, kiếm khí tản ra, phục khắc thể Tổ Kiếm đã trảm diệt tất cả thuật pháp, sau đó dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía người xung quanh Hoắc Kỳ Tảo.

Vẻ mặt đám người Hoắc Kỳ Tảo cùng nhau thay đổi, bọn họ đều nhìn qua ảnh lưu niệm chiến đấu của Bùi Lăng và Tông Chủ năm tông ngụy đạo, biết sự lợi hại từ pháp tắc của hắn.

Chỉ là không ngờ bọn họ có nhiều Hợp Đạo liên thủ như vậy, lại vẫn không địch lại đối phương!

Ngay lúc Tổ Kiếm chém tới trước mặt rất nhiều Thái Thượng hộ pháp, khí chất nữ tử trên [Bản Thủy Tích Đỉnh] đột nhiên trở nên kiên cường, lại lần nữa hóa thành dáng vẻ nam tử, trong đại trận âm nhu tẫn tán, dương cương tràn ngập.

Pháp tắc vốn có của phương thiên địa này lập tức kiên cố như thực chất, chống cự pháp tắc của Bùi Lăng.

Tất cả phục khắc thể Tổ Kiếm chém về phía rất nhiều Thái Thượng hộ pháp lập tức nhận lực cản cường đại, bắt đầu tiêu tán từng chút một.

Nhưng trong nháy mắt này, một đạo đao khí huyết sắc nhanh nhẹn như điện, chém ngang mà ra.

Đao khí sắc bén, phá vỡ căng gãy sắc nhọn, hời hợt xé ra hư không, lướt gấp trên vòm trời, lúc cực kỳ nguy cấp tạo ra một đám huyết hoa.

Phốc...

Tên Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo áo bào trắng vòng vàng, cùng lúc đó bên hông tóc ra một sương máu to lớn, chợt đứt gãy thành hai đoạn, đá quý màu vàng óng trên vòng vàng ở mi tâm hắn ta điên cuồng lấp lóe, sinh cơ cuồn cuộn tản ra, nhưng chỗ đao ý chặt đứt nồng đậm bá đạo như nắng gắt chiếu rọi tuyết đọng, cưỡng ép khu trục lực lượng trong bảo thạch.

Máu tươi bay lả tả như mưa rào, hai đoạn thể xác một trước một sau rơi xuống mặt đất.

Bảo thạch vỡ vụn, vòng vàng ảm đạm, sinh cơ thoáng qua tan thành mây khói!

Trong một lát ngắn ngủi, hai tên Thái Thượng hộ pháp bị trảm, mười ba tên Thái Thượng hộ pháp còn lại lập tức sắc mặt đều rất không dễ nhìn.

[Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] chính là pháp bảo trấn tông Thiên Sinh giáo, hiện tại mười mấy vị Hợp Đạo cùng nhau thôi động, có thể Âm Dương biến huyễn, hóa hư làm thật, hóa thực thành hư, nếu đối phó Hợp Đạo bình thường, chỉ một hiệp là có thể nhẹ nhõm thủ thắng!

Chỉ có điều, mặc dù Bùi Lăng này xuất thân đê tiện, huyết mạch hèn mọn, nhưng thực lực lại có thể xưng cực mạnh!

Mỗi lần đối phương xuất đao, [Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] đều cần lấy thực hóa hư mới có thể ngăn cản.

Uy năng pháp tắc của hắn cũng không thể kém hơn đao đạo bao nhiêu.

Bọn họ nhiều Hợp Đạo cùng nhau liên thủ như vậy, cũng không thể địch lại!

Lúc này mới lấy pháp bảo trấn tông bày ra Âm Dương Sát Tàng Thanh Trọc đại trận, vốn là để tru sát Bùi Lăng này, hiện tại lại là khắp nơi bị động, thậm chí tự vệ cũng khó khăn!

Lúc này, trường đao Bùi Lăng đang múa, vô số đao khí huyết sắc mênh mông như là đại dương màu đỏ ngòm, trào lên gào thét, chém tới Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo còn lại!

Lưu Lam hoàng triều.

Bên ngoài Lam Kinh.

Trong ngọn núi cô độc đứng ở cửa thành có thể thấy được, đào bích là huyệt, minh châu là đèn, noãn ngọc là nỉ, xung quanh điêu khắc phù văn, càng có rất nhiều cơ quan, trận pháp, cạm bẫy... Đây là một gian động phủ bố trí tỉ mỉ.

Lúc này, yêu khí trong động phủ chưa tan hết, vết máu cũng đã bắt đầu khô cạn.

Huyết dịch đã hiện ra màu đỏ thẫm hắt vẫy như mưa, bắn tung toé khắp nơi, thậm chí trên mặt đất đã hội tụ thành từng mảnh vũng nước, dòng suối nhỏ.

Vô số Ngũ Sắc Mãng ngã lăn toàn bộ động phủ, dòng máu hỗn hợp nước bùn chảy xuống chỗ trũng, thẩm thấu nơi cao, càng đi chỗ cao, càng nhiều đầu mãng ngũ sắc.

Ba đầu, bốn đầu, năm đầu, sáu đầu...

Chỗ sâu nhất trong động phủ, một đầu mãng yêu cao lớn như núi ngã lăn trên đài cao, bảy cái đầu vô lực rủ xuống, mười bốn hốc mắt trống rỗng đen nhánh, con mắt đã sớm bị khoét đi, trên dưới cả người máu thịt be bét, nhìn từ thương thế lại bị lột bỏ cả lớp da mãng.

Lưng nó có vết cắt trôi chảy đến làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui, xương sống lưng đã bị rút ra toàn bộ.

Ngoài ra, trên thi thể Ngũ Sắc Mãng bảy đầu này còn có vô số vết thương giăng khắp nơi, có nóng bỏng, quất, đâm xuyên, nguyền rủa, độc vật, ăn mòn, cổ trùng... Hồn phách của nó tiêu tan sạch sẽ, ngay cả một tia khí tức, một tia cặn bã cũng không lưu lại, nhưng phía trên thi thể, tự mình hại mình giữ lại cảm xúc vô cùng đau khổ và oán hận, nếu là chỗ không người đưa, những cảm xúc mãnh liệt đến cực hạn này có thể sinh sôi ra oán vật cường đại.

Một quan viên áo bào đỏ, eo quấn đai lưng ngọc chắp tay đứng ở bên cạnh Ngũ Sắc Mãng bảy đầu, cau mày không nói một lời.

Ở bên cạnh rất nhiều quan lại đang bận rộn thi triển thuật pháp, truy tra dấu vết để lại.

Bên hông tất cả mọi người đều treo một trang sức hình dáng con ve.

Chính là trên dưới Thiền Lâu.

Chương 2230: Giết người bịt miệng

Đột nhiên, một gã quan viên áo bào tùng lục nhanh chóng đi tới, bẩm báo với Lâu chủ Thiền Lâu nói: "Lâu chủ, đã tìm khắp toàn bộ động phủ, chưa từng tìm được tung tích bản thể Âm Sinh Linh đại yêu."

Lâu chủ Thiền Lâu nghe vậy, vẻ mặt không hề bất ngờ, nhìn thi thể mãng tộc thảm không nỡ nhìn đầy đất, mặc dù cho đến bây giờ còn không biết rốt cuộc người ra tay là ai, nhưng nhất định là ma tu Hợp Đạo kỷ!

Nếu bản thể yêu tộc Hợp Đạo này ở trong động phủ, cho dù không địch lại, lúc đôi bên đánh nhau chết sống, chỉ cần hơi có chút động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động đến tu sĩ cấp cao Lưu Lam hoàng triều...

Chỉ có điều, hiện tại toàn bộ Ngũ Sắc Mãng tộc bị đồ, lại là việc xảy ra trong nháy mắt.

Cho dù là hóa thân Âm Sinh Linh này cũng không đến mức không chống nổi một chiêu trong tay tên ma tu kia bên!

Vì vậy, cho đến vừa rồi, Lưu Lam hoàng triều cũng không phát hiện điều khác thường gì!

Trên thực tế, nếu nơi đây là động phủ một vị tu sĩ nhân tộc nào đó, tuyệt đối không xảy ra loại tình huống này!

Nhưng nơi đây là chỗ tụ họp của yêu tộc.

Lưu Lam hoàng triều coi chúng sinh bình đẳng, trong thư viện không phân biệt chủng tộc, đối xử như nhau truyền thụ đủ loại học thức.

Nhưng yêu tộc, nhất là yêu tộc đẳng cấp cao huyết mạch đặc thù, gần như thủ đoạn cường hãn nhất đều đến từ truyền thừa huyết mạch, cho dù ngoại tộc học được cũng không làm nên chuyện gì.

Vì vậy, phần lớn yêu tộc đẳng cấp cao đến lúc thiếu niên sẽ cùng nhân tộc và dị tộc khác vào thư viện học tập kiến thức thông dụng, sau khi lớn hơn chút sẽ trở về bản tộc, để người thân trưởng bối dạy thủ đoạn bản tộc.

Dần dà, yêu tộc tạo thành khu quần cư giống với tông tộc nhân tộc ở trong cảnh nội hoàng triều.

Những nơi như thế cấm ngoại tộc tiến vào, dù cho là huyết mạch bản tộc cũng không thể tùy ý hoạt động, dù sao nơi này liên quan đến truyền thừa nòng cốt của một chủng tộc.

Cũng vì truyền thừa, thần tử dị tộc nhiều lần dâng thư, cuối cùng được hoàng triều cho phép, hoàng triều sẽ không tiến hành bất kỳ giám sát gì với chỗ truyền thừa dị tộc của bọn họ.

Toà động phủ này là nơi bế quan của lão tổ tông Âm Sinh Linh cả tộc Ngũ Sắc Mãng, cũng là nơi truyền đạo học nghề cho tử tôn của bọn họ, ngoại trừ không có tai mắt của Thiển Lâu, cũng cấm tất cả sự giám sát của những dị tộc khác.

Nghĩ tới đây, Lâu chủ Thiền Lâu khẽ lắc đầu.

Bệ hạ muốn gặp năm người Hà Thư, Trần Thôn, Âm Sinh Linh còn có Đồng Trường Thọ, hiện tại Âm Sinh Linh đã chết, điều hắn ta phải làm, không phải tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết Âm Sinh Linh ở chỗ này, mà phải đưa bốn vị kia đến ngự tiền yết kiến trước!

Thế là, Lâu chủ lập tức phân phó: "Hai đội Giáp Ất ở lại giải quyết tốt hậu quả, chú ý manh mối."

"Những người khác theo bản tọa tiến về Trì thị biệt uyển."

"Đi gặp đại yêu nhất tộc Diễm Đồng Dực Hổ"

Rất nhiều quan lại nhao nhao hành lễ: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, Lâu chủ Thiền Lâu dẫn theo phần lớn thuộc hạ nhanh chóng rời đi.

Sau một lát, Lâu chủ Thiền Lâu đứng trong một tòa đình viện biển trúc cuồn cuộn, chân mày nhíu chặt hơn.

Ở trước mặt hắn ta, trong một cánh cửa ra vào phòng khách mở rộng, máu tươi hắt vẫy như mưa rào, đen nhánh, giáng đỏ, đỏ chót... Hình dáng vết máu bắn ra nhuộm dần cả tòa đại sảnh nhìn thấy mà giật mình, ngay cả thúy trúc trong đình cũng loang lổ.

Đại yêu nhất tộc Diễm Đồng Dực Hổ đã bỏ mình từ lâu, đầu và thân mỗi thứ một nơi, thể xác vô cùng khô quắt, da lông vốn bóng loáng không dính nước, lúc này lại ảm đạm không chút ánh sáng, gió nhẹ lướt qua, thậm chí tróc ra mảng lớn, lại đã bị rút đi toàn bộ tinh huyết, sinh cơ hoàn toàn tan biến!

Trong phòng khách, còn có một cái đầu Diễm Đồng Dực Hổ giống cái rơi lăn lóc, dường như là thị vệ trưởng kiêm hậu bối người thân, hồn phách phá thành mảnh nhỏ, cho dù lấy bí pháp Thiền Lâu triệu tụ cũng chỉ là một chút cặn bã, không có chút ý nghĩa nào.

Ngoài ra, toàn bộ sinh linh trong Trì thị biệt uyển đều chết thảm ngay tại chỗ, không một ai may mắn thoát khỏi!

Cảm xúc vô cùng thống khổ, oán hận bao phủ toàn bộ biệt uyển, vung cũng không tan.

Thủ pháp giống với khu quần cư nhất tộc Ngũ Sắc Mãng vừa rồi!

Là cùng một vị ma tu ra tay!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Lâu chủ Thiền Lâu lập tức nhận ra điều gì đó, phân phó: "Đến chỗ Trần Thôn!"

Ngoài trăm dặm Lam Kinh, hồ nước rộng rãi, bên trong rải rác từng hòn đảo như chấm nhỏ.

Lúc xế trưa, trên sông vẫn có khói mênh mông.

Ngư nhân khống chế thuyền nhỏ hát ngư ca, lui tới trên hồ, trong lúc bận rộn lưới nhỏ vẩy xuống, tóe lên vô số gợn sóng.

Đáy hồ.

Mấy viên Ích Thủy Châu sáng tắt trong nước bùn, ảm đạm.

Động phủ ở đáy nước, Tư Hồng Khuynh Yến ngồi ở chủ vị, bàn tay tinh tế trắng thuần mềm mại, cầm một cái đầu sắc mặt hoảng sợ đau khổ, trong mắt đầy tuyệt vọng.

Đầu lâu này như cóc, cho dù bỏ mình vẫn tản ra ánh sáng như châu ngọc.

Xung quanh tiếng nước lững lờ, mùi máu tanh vô cùng dày đặc, rất nhiều thi thể cóc ngổn ngang ngã lăn trên đất, phục trang đẹp đẽ quanh quẩn cả phòng, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong vết thương từng thi thể, trong giây lát hội tụ thành suối, dân thẩm thấu cả tòa động phủ.

Chương 2231: Giết người bịt miệng (2)

Sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến lạnh băng, nàng đã liên tục làm thịt năm vị yêu tộc Hợp Đạo Lưu Lam hoàng triều!

Chỉ có điều, năm vị này đều là hóa thân, bản thể đã vẫn lạc!

Ngay lúc nàng đang suy nghĩ đột nhiên phát hiện điều gì đó, khóe miệng hơi cong lên, cười lạnh, tiện tay ném đầu lâu đi, sau đó bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, một quan viên phi bào đai lưng ngọc bước ra từ trong hư không, xuất hiện trong động phủ.

Nhìn qua núi thây biển máu đầy đất, sắc mặt Lâu chủ Thiền Lâu lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Chậm một bước!

Hà Thư, Đồng Trường Thọ... Còn Trần Thôn này, đều nằm trong năm vị đại yêu mà bệ hạ muốn triệu kiến, hóa thân đã bị trảm toàn bội!

Mặc dù cho đến bây giờ, còn chưa thấy một vị bản tôn nào trong năm vị đại yêu, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, chắc bản tôn năm vị yêu tộc Hợp Đạo cũng đã vẫn lạc!

Mục đích thực sự khi đối phương tới đây là vì giết người bịt miệng!

Nghĩ tới đây, Lâu chủ Thiền Lâu lập tức lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế thôi động.

Chẳng mấy chốc, trên phù triện lấp lóe ánh sáng nhạt, hắn ta lập tức trầm giọng bẩm báo: "Bệ hạ, Hà Thư, Trần Thôn, Âm Sinh Linh, Đồng Trường Thọ... Năm vị đại yêu đều đã bị hại!"

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Xuân Đàn.

Núi non vốn mềm mại đã sớm không thấy bất kỳ tung tích nào, phía trên mặt đất từng khe núi nứt nẻ giăng khắp nơi, suối ngầm rò rỉ bên trong, dung nham cuồn cuộn.

Sau khi lạnh nóng va chạm, hơi khói, hơi nước bốc hơi cuồn cuộn, bùn cát trộn lẫn cỏ cây xung quanh đổ sụp, cứ như vết thương nhanh chóng ngưng kết, vảy tổn thương bừa bộn, vết máu chưa khô.

Trời cao bụi mù mênh mông, một đạo độn quang như lợi kiếm vạch phá bầu trời, Hoắc Kỳ Tảo, Nhậm Giao cùng năm vị Thái Thượng hộ pháp còn lại mang theo [Bản Thủy Tích Khí Đỉnh] nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây, bỏ chạy về hướng tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Một giọng nói lạnh băng, bạo ngược vang vọng toàn bộ phương thiên địa này: "Ba ngày sau, bản Thánh Tử sẽ đích thân tới tổng đàn Thiên Sinh giáo!"

"Pháp bảo trấn tông cũng tốt, nội tình tông môn Thiên Sinh giáo cũng được."

"Để Kê Lộc giáo chủ chuẩn bị thật tốt."

"Bản Thánh Tử sẽ không nương tay!"

Đám người Hoắc Kỳ Tảo không có tâm trạng đáp lời, bảo thạch ở mi tâm sáng rõ, lúc vết rách lặng yên xuất hiện, tốc độ phi độn càng nhanh.

Chỉ một khoảnh khắc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở phương thiên địa này.

Bụi mù lộn xộn dần rơi, một mình Bùi Lăng đạp không mà đứng, trường đao chỉ xéo xuống mặt đất, rủ xuống bên người, không có ý truy kích.

Mục đích của hắn là tiên lộ, chứ không phải tàn sát.

Một trận chiến này, hắn giết một nửa, thả một nửa là đang cảnh cáo Thiên Sinh giáo!

Mấy người chạy trốn này vừa hay có thể giúp hắn đưa tin cho Giáo Chủ Thiên Sinh giáo!

Cạch.

Thu đao còn vỏ, Bùi Lăng mắt sáng như đuốc, liếc nhìn thi thể chia năm xẻ bảy ở phía dưới, khẽ gật đầu, đây là một kinh nghiệm!

Dù hắn có chiến tích liên tiếp thắng Tông Chủ năm tông chính đạo, dù hắn đã là Thánh Tử Trọng Minh tông... Đối phó với ma môn, có thể ra tay tuyệt đối đừng dùng miệng!

Nếu không, ngoại trừ lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gọi ra huyết kiệu, bay đến phương hướng tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Thiên Sinh giáo.

Tổng đàn.

Truyền Tống Trận đột nhiên tản ra ánh sáng trắng sáng rõ, mênh mông ngút trời.

Không gian trong trận pháp đột nhiên nổi lên sóng gió, trong giây lát bảy bóng dáng áo bào trắng vòng vàng hiện ra từ bên trong.

Lúc này, áo bào trắng của bảy người đều nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, trông chật vật không chịu nổi.

Một cái đỉnh tròn ba chân lơ lửng bên cạnh bảy người, khí tức thâm trầm quái đản, chính là [Bản Thủy Tích Đỉnh .

1Ánh sáng trắng tản đi, thủ vệ phụ trách Truyền Tống Trận cùng rất nhiều tu sĩ Thiên Sinh giáo thấy rõ tình cảnh này, nhao nhao khom mình hành lễ: "Bái kiến Thái Thượng hộ pháp!"

Bảy người Hoắc Kỳ Tảo, Nhậm Giao nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt đều thầm thở phào, không nhịn được căm hận truyền âm: "Tiểu bối Bùi Lăng này thật là hung hăng ngang ngược!"

"Thứ ti tiện lại dám đối đầu với thiên ý, tuyệt đối không có kết cục tốt!"

"Hắn làm điều ngang ngược, mặc dù chắc chắn có kết quả thê thảm, nhưng hiện tại khí số chưa hết, thực lực cường hãn, lần này chúng ta tổn thất không nhỏ."

"Đi nói rõ tình huống với Giáo Chủ trước, nhìn xem sau này đối phó huyết mạch nhân nô kia thế nào."

Bảy người Hoắc Kỳ Tảo vừa nói vừa nhanh chóng thi triển thuật pháp chỉnh lý dung nhan, chợt chạy tới cung điện Giáo Chủ.

Một lát sau.

Trong hồ như phỉ thúy, trên thuyền hoa, Kê Lộc lại vẫy lui hai tên lô đỉnh tuyệt sắc, cau mày tiếp nhận một cái ngọc giản mới chế, đặt lên mi tâm xem xét.

Đây là ảnh lưu niệm do Hoắc Kỳ Tảo ghi lại, bên trong là toàn bộ quá trình chiến đấu của Bùi Lăng và rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo.

Chẳng mấy chốc, Kê Lộc đã xem hết ảnh lưu niệm, buông ngọc giản xuống.

Nhìn bảy vị Thái Thượng hộ pháp dưới tay, hắn ta từ tốn nói: "Bùi Lăng thân phận đê tiện, nhưng thực lực thật sự cực kỳ mạnh"

"Hắn đã khiêu chiến, bản tọa chắc chắn sẽ không tiếp."

"Huyết mạch ti tiện, đời sau của nhân nô, Trọng Minh tông không có chút quy củ nào, truyền đạo thống đã là làm loạn nhân thường đạo nghĩa."

Chương 2232: Âm Dương nhị tướng

"Bản tọa là chủ của Thánh giáo, đồng ý lời khiêu chiến của hắn càng là tự hạ thân phận, là sỉ nhục huyết mạch cao quý của Kê thị, cũng làm mất thể thống Thánh giáo."

"Nhưng hiện tại Bùi Lăng này nhất định muốn đánh một trận với bản tọa, cũng hơi rắc rối..."

"Đã vậy, trực tiếp coi đây là Trọng Minh tông tuyên chiến!"

"Truyền lệnh xuống, cả tông xuất động, nghênh chiến Trọng Minh tông!"

"Gõ vang tế trống, triệu Thái Thượng hộ pháp đang bế quan đột phá Độ Kiếp kỳ, toàn bộ xuất quan nghênh chiến!"

Đám người Hoắc Kỳ Tảo nhìn nhau, nhao nhao gật đầu: "Tốt!"

Không phải là Giáo Chủ sợ chiến, thật sự là Bùi Lăng này chỉ có thực lực, xuất thân lại quá hàn vi.

Lấy thân phận của Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, nếu tiếp nhận khiêu chiến của hắn, dù thắng hay bại đều là một loại sỉ nhục lớn lao!

Bởi vậy, Trọng Minh tông mặc kệ vị Thánh Tử huyết mạch ti tiện này dùng cách khiêu chiến để sỉ nhục Giáo Chủ Thánh giáo, chẳng bằng Giáo Chủ Thánh giáo động xuất kích, ứng chiến Thánh Tử Trọng Minh tông này!

Chẳng mấy chốc, đám người Hoắc Kỳ Tảo rời khỏi thuyền hoa.

Đưa mắt nhìn chư vị Thái Thượng hộ pháp rời đi, Kê Lộc đứng lên, bước ra một bước, cảnh vật xung quanh lập tức chìm vào một mảnh kỳ quái.

Trong chớp mắt, hắn ta đã rời khỏi thuyền hoa, xuất hiện trong một mảnh hắc hỏa cuồn cuộn.

Mảnh hắc hỏa này bốc lên như biển sôi, màu đen đậm nhạt không đồng nhất liên tục nhảy nhót, như có như không, như thật như ảo.

Cực nóng và cực lạnh chuyển đổi hội tụ lẫn nhau, biến đổi thất thường.

Trong ngọn lửa, hai bức tượng đá to lớn đứng sừng sững lấy cách lưng tựa lưng, yên tĩnh mà đứng.

Vô tận liệt diễm thiêu đốt chen chúc như là tín đồ cuồng nhiệt, sôi trào mãnh liệt đụng vào vạt áo bọn họ.

Hai bức tượng đá này một nam một nữ, nam tử bên trái tướng mạo đường hoàng, tóc dài chải cẩn thận tỉ mỉ, vòng vàng quấn chỉnh tề, bảo thạch ở mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, mi dài mắt sáng, mũi thẳng mồm vuông, cánh tay rộng lớn, eo thon tay vượn, bắp thịt cuồn cuộn, khắp nơi lộ rõ vẻ dương cương oai hùng của nam tử, trong bàn tay rắn chắc nắm một thanh đoản trượng vàng ròng.

Đầu trượng khảm nạm vô số bảo thạch, rực rỡ sáng chói, quanh thân điêu khắc vô số phù văn phức tạp, khí tức tối nghĩa.

Phía bên phải là nữ tử, nàng mềm mại diễm lệ, lông mi cong mắt hạnh, tóc đen xếp như mây làm nổi bật cần cổ thon dài tinh tế, đường cong lả lướt, giữa lông mày có hoa điền như sóng biển làm nổi bật với sóng mắt lăn tăn, sinh động như thật truyền ra vẻ nữ tính nhu tình như nước, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

Dù cho khắc từ đá cũng có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại vô cùng ôn nhu, mảnh dài như hoa lan cầm một cây trâm cài tóc vàng ròng, toàn thân trâm cài tóc uốn lượn chập trùng như dòng nước, tô điểm từng chuỗi kim châu, rực rỡ xinh đẹp, dường như có cơn sóng vạn trượng trầm ngưng ấp ủ trong đó.

Khóe miệng hai bức tượng đá này đều mỉm cười, lông mi dài buông xuống như ngủ mà không phải ngủ, như vui mà không phải vui quan sát người đến.

Trong yên tĩnh lộ rõ vẻ quỷ quyệt.

Kê Lộc áo bào trắng như tuyết, chậm rãi đi qua hắc hỏa cuồn cuộn.

Lửa tế đen nhánh thay đổi trong nháy mắt, khi thì lạnh lẽo thấu xương như rơi xuống vực sâu lạnh lẽo vạn năm, đông cứng vạn vật; khi thì hừng hực nóng rực, như mặt trời giữa trời thiêu chây tất cả.

Nhưng chậm rãi vận chuyển công pháp đích truyền Thiên Sinh giáo, lửa tế dù nóng hay lạnh đều ôn thuần như nước, ngay cả góc áo sợi tóc Kê Lộc cũng chưa từng bị tổn thương, lại chủ động tách ra con đường cho hắn ta thoải mái đi qua.

Kê Lộc đi đến phía dưới tượng đá, ngước đầu nhìn lên.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, khóe miệng tượng đá nam nữ càng nhếch lên cao hơn, nụ cười càng thêm rõ ràng, đôi mắt của bọn chúng cũng mở ra một chút xíu.

Mị lực dương cương mạnh mẽ thuộc về nam tử cùng sự âm nhu mảnh mai mị hoặc thuộc về nữ tử đập vào mặt như thực chất.

Cho dù lấy tu vi và tâm chí của Kê Lộc, lúc này cũng không nhịn được sinh lòng yêu thương với đôi tượng đá này, hận không thể bắt chước hắc hỏa xung quanh, quỳ xuống khẩn cầu bọn chúng, khao khát bọn chúng, chen chúc bọn chúng, cúng bái bọn chúng...

Chỉ có điều, hắn ta nhanh chóng cảnh giác, trảm diệt loại suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này.

Chợt chuyển động bước chân đi đến trước mặt tượng đá nam tính, theo lựa chọn của Kê Lộc, dường như tượng đá nữ tính phát ra một tiếng than nhẹ tiếc nuối, khóe miệng trễ xuống, lông mi dài rủ xuống, loại quyến rũ tận xương kia khiến người ta vô thức thần hồn điên đảo, cảm giác mị hoặc nhanh chóng tiêu tán.

Nam tượng đá lại cười nhẹ nhàng, con mắt đã hoàn toàn mở ra.

Bảo thạch trên mi tâm hắn ta dần tỏa ra ánh sáng, cánh tay khắc đá cũng chậm rãi nâng lên, quyền trượng vàng ròng đánh võ hư không, mang theo ánh sáng vô tận vươn về phía Kê Lộc.

Kê Lộc cũng đưa tay, đang muốn chạm đến trượng thủ, nhưng nghiêm túc suy nghĩ chợt dừng lại...

Suy nghĩ một lát, hắn ta xoay người đi đến trước mặt nữ tượng đá.

Chương 2233: Đi trước báo thù

Vẻ mặt nam tượng đá lập tức âm u lạnh lẽo, ngược lại với hắn ta, nữ tượng đá lại lộ ra nụ cười cực kỳ vui sướng, hàng mi dày dài như cánh bướm nhẹ rung lên, tròng mắt màu vàng óng toát ra ánh sáng như mặt trời mùa xuân, tiêu điền giữa lông mày chầm chậm lưu chuyển, trong tiếng vang như là sóng thần, tượng đá nhấc tay lên, cắm trâm cài tóc vào tóc Kê Lộc.

Kê Lộc đứng trước mặt nữ tượng đá, không nhúc nhích, mặc cho đối phương cắm trâm cài tóc kia vào tóc mình.

Trâm cài tóc lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai tôn tượng đá trước mặt cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, như cười mà không phải cười, như ngủ mà không phải ngủ, một người cầm đoản trượng, một người cầm trâm cài tóc.

Cùng lúc đó, khí tức của Kê Lộc đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng, khuôn mặt hắn ta cũng như xảy ra sự biến hóa quỷ quyệt.

Lửa tế bốc lên như sóng chiếu rọi làn da sáng trắng hơn tuyết của hắn ta, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, đường thu hết vẻ tươi đẹp của trời núi.

Hắn ta không tiếp tục dừng lại ở chỗ này, nhẹ nhàng vung làn váy dài, bước chân nhẹ nhàng quay người rời đi.

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Xuân Đàn.

Núi non ôn nhuận như là bút pháp lưu luyến của họa sư, đường cong nhu hòa phủ phục ở khắp mọi nơi.

Trời trong xanh cuồn cuộn, mây trắng từng tia từng sợi, uốn lượn trên trời.

Giữa non sông tĩnh mịch, một bộ huyết kiệu đột ngột bay tới, âm khí dây dưa, Huyết Sát quanh quẩn, vô số hình bóng yêu quỷ lay động đi khắp thân kiệu, chỉ một thoáng dọa sợ vô số sinh linh.

Lúc này, rất nhiều người dưới sự quản lý của Thiên Sinh giáo sợ hãi run rẩy, nhao nhao thi triển thủ đoạn vội thông báo cho tổng đàn.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng ngồi ở chủ vị, không hề để ý tới rất nhiều truyền âm phía dưới, trước người hắn cũng lơ lửng một cái Truyền Âm Phù đặc chế, hắn đang bình thản nói: "Văn Nhân tiền bối, ba ngày sau vãn bối sẽ có một trận chiến với Giáo Chủ Thiên Sinh giáo.

"Kính xin tiền bối thay mặt mời các vị đạo hữu chính đạo đến đây quan chiến."

Truyền Âm Phù lấp lóe ánh sáng nhạt, lập tức vang lên giọng Văn Nhân Linh Sắt: "Vì sao ngươi muốn khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo?"

Không đợi Bùi Lăng trả lời, nàng nhanh chóng nói: "Được. Ta sẽ chuyển cáo cho chư vị đồng đạo, tiến về quan chiến."

Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Làm phiền tiền bối."

Lại nghe Văn Nhân Linh Sắt nhanh chóng tiếp tục nói: "Chính đạo ta cũng vui mừng nhìn thấy thành quả của chuyện này."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Chư vị tiền bối chính đạo đến đây chỉ cần quan chiến là được, kính xin chư vị kiềm chế, đến lúc đó tuyệt đối không nên ra tay."

Văn Nhân Linh Sắt nói: "Được."

Chẳng mấy chốc, truyền âm kết thúc, Bùi Lăng thu hồi phù triện hơi híp mắt lại.

Lấy tốc độ bay hiện tại của huyết kiệu, ba ngày sau hắn có thể đến tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Nhưng nếu Kê Lộc vẫn không ra ứng chiến, hắn cũng không thể trực tiếp tiến đánh đại trận hộ tông Thiên Sinh giáo.

Nếu không một khi dẫn ra tổ sư Thiên Sinh giáo, vậy hắn sẽ gặp rắc rối.

Bởi vậy, hiện tại hắn cũng mặc kệ Giáo Chủ Thiên Sinh giáo có chịu ứng chiến hay không, trước tiên một mình quyết định ra việc này, mời những tông môn khác cùng tới quan chiến.

Mang theo khí thế tám tông môn lớn, trừ khi Thiên Sinh giáo không để vinh dự tông môn ở trong lòng, nếu không Giáo Chủ Thiên Sinh giáo không thể không ra ứng chiến!

Đương nhiên, ma môn vô đạo, đây chỉ là một chuẩn bị trong số đó.

Nếu Giáo Chủ Thiên Sinh giáo còn không chịu đánh một trận với hắn, vậy hắn chỉ có thể dùng cách cuối cùng...

Dùng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang thành đệ tử Thiên Sinh giáo, trà trộn vào tổng đàn Thiên Sinh giáo tìm Giáo Chủ, trực tiếp đánh một trận với hắn ta!

Đây là cách cuối cùng, cũng có khả năng kinh động đến tổ sư Thiên Sinh giáo, mạo hiểm cực lớn.

Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dễ dàng vận dụng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại lấy ra trang giấy màu nâu nhạt, tờ giấy này trống không lại như có vô số vật sống nhỏ bé nhúc nhích trong đó, làm người ta vừa nhìn xuống đã không nhịn được rùng mình.

Chính là Linh Tê chỉ liên hệ cự ly xa với Tư Hồng Khuynh Yến.

Vật này có thể để đôi bên bỏ qua khoảng cách cùng rất nhiều thủ đoạn phong cấm, bất kỳ một bên nào đặt bút, Linh Tê chỉ trong tay một bên khác đều có thể hiện ra đồng bộ.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lấy ra bút mực, múa bút: "Tông Chủ"

Hắn vừa viết xong hai chữ này, vô số tơ máu phía dưới ầm vang nổ tung, nhanh chóng hình thành một hàng chữ bút tấu long xà:

"Nghiệt súc! Tìm bản cung có chuyện gì?"

Chữ viết ngoáy buông thả, tràn ngập sự tức giận.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, tiếp tục viết: "Ba ngày sau, đệ tử sẽ khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo."

"Làm phiền Tông Chủ hỗ trợ liên lạc tu sĩ cấp cao Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang đến đây quan chiến một chút."

Tơ máu cuồn cuộn như là mưa rào như trút nước trước tầng mây, nhanh chóng biến ảo thành chữ viết: "Nghiệt súc! Ngươi nằm mơ!

Vì sao bản cung phải nghe lệnh của ngươi? !"

Nhìn câu trả lời đây tức giận này, Bùi Lăng không để ý đến câu hỏi của đối phương, tiếp theo viết: "Để Tô Ly Kinh cũng đi quan chiến nhưng đừng để hắn biết là ý của đệ tử"

Chương 2234: Đi trước báo thù (2)

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên không tiếp tục đặt bút, sau khi im lặng mấy tức mới nhanh chóng viết: "Tốt! Nghiệt súc, ngươi chờ đó! Phu quân sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Bùi Lăng hơi mỉm cười, thu hồi Linh Tê chỉ, nhẹ gật đầu.

Năm tông chính đạo còn có Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang...

Đến lúc đó đều sẽ đến đây quan chiến.

Ngoài ra, Tô Ly Kinh vẫn muốn diệt trừ hắn, hắn sẽ cho đối phương một cơ hội!

Sau đó, phải xem đối phương có thực lực kia không!

Lưu Lam hoàng triều.

Năm trăm dặm bên ngoài Lam Kinh, tòa tiểu trấn vắng vẻ nào đó.

Mật thất dưới lòng đất.

Tư Hồng Khuynh Yến ngồi trên vân sàng, vẻ mặt tức giận thu hồi Linh Tê chỉ lơ lửng trước mặt.

Nghiệt súc Bùi Lăng kia lại năm lần bảy lượt khoa tay múa chân với nàng!

Cũng được!

Lần này đối phương khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, lại để phu quân Tô Ly Kinh đi qua quan chiến...

Đây là một cơ hội báo thù cực tốt!

Hiện tại cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà "Phục Cùng"

tổ sư nhắn nhủ, vậy đi tìm nghiệt súc Bùi Lăng kia tính sổ trước!

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, nàng lấy ra một tấm Linh Tê chỉ khác, đây là thứ để nàng liên hệ với phu quân Tô Ly Kinh.

Tiện tay cầm lấy bút lông nhỏ bên cạnh, chấm mực nước, nàng rất tùy ý viết: "Ba ngày sau, Bùi Lăng khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo trước mặt mọi người."

Trọng Minh tông.

'Tổ địa Tô thị.

Động phủ trong lòng núi.

Tô Ly Kinh ngồi ngay ngắn sau án thư, đang đọc một bản sách cổ.

Linh Tê chỉ bay ra từ trong túi trữ vật, lơ lửng giữa không trung, tơ máu trên đó bay múa, trong nháy mắt nhúc nhích hình thành một hàng chữ: "Ba ngày sau, Bùi Lăng khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo trước mặt mọi người."

Nhìn hàng chữ đột nhiên xuất hiện này, trên mặt Tô Ly Kinh lộ ra vẻ trầm ngâm.

Vốn sau khi Bùi Lăng chiến thắng Đào sơn chủ Cửu Nghi sơn, hắn ta đã hạ quyết tâm sẽ ở lại trong tổ địa tông môn, đề phòng Bùi Lăng đến đây tìm hắn ta gây chuyện.

Nhưng bây giờ Bùi Lăng lại muốn khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo?

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc đương thời này, thực lực còn kém hơn Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ một chút.

Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Sinh giáo cũng không chiến đấu một đối một với Bùi Lăng!

Nếu tin tức là thật, đây cũng là một cơ hội!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tô Ly Kinh lạnh lùng.

Hắn ta đã từng là Tông Chủ Thánh tông, quát tháo phong vân, đại quyền trong tay.

Có thể có cơ hội báo thù, không thể lựa chọn cứ trốn ở tổ địa đóng cửa không ra!

Chỉ có điều, không thể tin lời nói của Tư Hồng Khuynh Yến.

Tin tức này là thật hay giả, hắn ta còn phải tự mình kiểm tra một hai...

Thế là, Tô Ly Kinh lập tức âm u lạnh lẽo phân phó: "Người tới!"

Tiếng nói vừa dứt, một bóng đen như thật như ảo lập tức xuất hiện, quỳ một chân trên đất hành lễ nói: "Chủ thượng!

Tô Ly Kinh thản nhiên phân phó: "Đi thăm dò hành tung của Bùi Lăng trong mấy ngày nay."

"Vâng!"

Bóng đen lập tức biến mất, khoảng một canh giờ sau, hắn ta lại hiện ra trong động phủ, hành lễ nói: "Bẩm chủ thượng, hiện tại Bùi Lăng ở cảnh nội Thiên Sinh giáo, nghi đã xảy ra xung đột với Thiên Sinh giáo, còn chém mấy vị Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo...

Nghe vậy, Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, chợt phân phó: "Đi xuống đi"

Bóng đen dập đầu: "Tuân mệnh!"

Chợt tiêu tán trống không.

Trong động phủ trống rỗng chỉ còn lại một mình Tô Ly Kinh, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, trong hư không xung quanh lại không ngừng hiện ra từng món thiên tài địa bảo, vật quý hiếm, pháp bảo phù lục...

Ánh mắt đảo qua đồ mà mình cất giấu cả đời, Tô Ly Kinh đột nhiên vung ống tay áo một cái, thu sạch tất cả đồ sở hữu.

Cùng lúc đó, bóng dáng hắn ta nhanh chóng nhạt đi, trong khoảnh khắc biến mất từ trong động phủ không thấy gì nữa.

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Thu Đàn.

Vào đêm.

Hoàng hôn buông xuống che giấu vạn vật, dãy núi sông rộng vắng lặng trong đêm tối, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang chiêm chiếp, mọi tiếng động tản ra theo tiếng gió dòng nước, để lộ ra sinh cơ bừng bừng.

Một bộ huyết kiệu phi độn giữa không trung, âm khí sâm nhiên, Huyết Sát đậm đặc khiến chúng sinh lui tránh, vô số phi cầm tẩu thú hoảng sợ bay đi.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng vác Cửu Phách Đao ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Ba ngày sau có thể chạy tới tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Đến lúc đó, năm tông chính đạo, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang, Tô Ly Kinh đều sẽ chạy tới.

Hiện tại hắn đang đi tiên lộ, những tu sĩ tám tông này đến đây quan chiến, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, bất kỳ người nào cũng không thể ra tay giúp đỡ hắn!

Trên một điểm này, Bùi Lăng yên tâm nhất là Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang.

Hai đại ma tông này, cái trước ước gì chết càng nhiều người càng tốt; Vô Thủy sơn trang thì chỉ cần mấy câu là có thể lừa qua.

Về phần năm tông chính đạo... Trong tranh đấu ma môn, dưới tình huống bình thường bọn họ cũng không ra tay.

Mặc dù Văn Nhân Linh Sắt là nữ nhân của hắn, nhưng hắn đã sớm nói qua, đối phương chắc chắn sẽ làm theo.

Còn có bên Tố Chân Thiên, đến lúc đó phải xem người tới là ai...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện xuyên qua màn kiệu rủ xuống, nhìn về phía trước.

Chương 2235: Đại chiến sớm

Phía trước huyết kiệu một mảnh lờ mờ, bóng đêm dày đặc.

Nhưng trong thần niệm cảm giác của hắn, vô số khí tức cường đại đang xuất hiện từ nơi xa phía trước như thủy triều sôi trào mãnh liệt, lấy tốc độ bay nhanh tới gần huyết kiệu.

Trên mặt Bùi Lăng lộ ra vẻ nghi ngờ, là khí tức Thiên Sinh giáo, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đến đây ứng chiến?

Nghĩ tới đây, hắn lập tức điều khiển huyết kiệu dừng lại, lơ lửng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, luồng khí tức bành trướng cuồn cuộn kia càng ngày càng gần.

Hư không chậm rãi rung chuyển như mặt nước bị ném hòn đá vào.

Thi bằng to lớn xuyên qua, vô số xiềng xích màu mực gào thét ra từ phía dưới chim đại bàng, nắm kéo từng chiến xa kiểu dáng cổ xưa.

Trên chiến xa, bóng dáng áo bào trắng vòng vàng khó mà tính toán đứng đấy, khí tức bắt nguồn từ cùng một đạo thống không chút kiêng dè lộ ra, chấn nhiếp vạn vật.

Từng đôi mắt cẩn thận cao ngạo lạnh lùng nhìn về phía huyết kiệu.

Cánh rộng đánh vào khoảng không, dấy lên cơn gió mạnh dữ dằn, xé rách tầng mây, khuynh đảo cây rừng vạn sơn.

Một đầu lại một đầu hộ bằng gào thét bay lượn trên vòm trời, chiến xa nghiền ép hư không, áo bào trắng phần phật trải rộng chân trời.

Cuối cùng, thi bằng đột nhiên tách ra, lộ ra ba đầu chim đại bàng đặc biệt khổng lồ, mỗi một đầu đều lớn như ngọn núi, trong lúc vỗ cánh như là dãy núi lơ lửng giữa trời trong xanh, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng vàng, lông chim trên đỉnh đầu từng cục như mũ miện, hiện ra vẻ sáng bóng như kim loại, truyền ra khí tức cường đại cực kỳ cổ xưa tang thương, tôn quý, như là khói sóng mênh mông ầm vang đập vào mặt.

Ba đầu chim đại bàng này không giống với hộ bằng khác, quanh người nó có cơn gió xoáy xanh nhạt đi theo, lúc nhìn quanh linh cơ dạt dào, dường như còn sinh cơ.

Nhưng trong cảm giác, bên trong thể xác to lớn đã sớm bị mẫn diệt tất cả, giữ lại thi thể để cung cấp di chuyển.

Chim đại bàng gánh vác vô số thắt lưng gấm Kim Linh quấn lấy nhau, lôi kéo một tòa xe kéo xinh đẹp như cung điện.

Xe kéo rộng lớn, bên ngoài là một vòng lan can mỹ nhân, có giao tiêu và linh đang cùng rủ xuống, bên trong thấp thoáng dáng vẻ thướt tha, ao sơn thủy.

Xuyên qua song cửa sổ điêu khắc đủ loại mỹ nhân, có thể thấy quảng điện sau cửa ra vào trùng điệp, quạt lông như nắp ô, vân sàng nạm vàng khảm ngọc, một bóng dáng cao ngạo nằm chống má, ánh mắt âm u lạnh lẽo xuyên qua vô số cách trở, khoảng cách xa xôi lại mang theo ý khoe khoang vô tận cao quý, cách không nhìn Bùi Lăng.

Rất nhiều chim đại bàng nhẹ nhàng vung cánh, trong nháy mắt đã lướt ngang muôn sông nghìn núi, xuất hiện ở chỗ cách huyết kiệu không xa, chợt dừng lại chỉnh tề như một, chiến xa nhiều vô số kể như rừng tràn ngập trời trong xanh, lơ lửng không tiến.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết Thiên Sinh giáo tới ứng chiến!

Nhưng vậy cũng quá nhiều người tới... Quy mô này như dốc hết toàn lực, đoán chừng đã chênh lệch không nhiều với tình hình đại chiến chính ma lần trước.

Thế nhưng, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo chủ động ứng chiến, dù sao cũng rốt hơn co đầu rụt cổ không ra, không tiếp nhận khiêu chiến của hắn.

Chỉ là hiện tại chiến đấu sớm, e rằng tu sĩ tám tông khác không kịp đứng ngoài quan sát trận chiến đấu này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thoát ra khỏi huyết kiệu, trở tay thu hồi pháp bảo phi hành này, đạp không mà đứng, nhìn qua lít nha lít nhít người Thiên Sinh giáo trước mặt, cao giọng nói: "vãn bối Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đời này làm chứng đại đạo, do đó khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đời này."

"Kính xin Kê giáo chủ chỉ giáo!"

Rất nhiều tu sĩ Thiên Sinh giáo nghe vậy, trong ánh mắt lạnh băng bùng lên lửa giận, lại không lên tiếng, chỉ nhìn vào bên trong xe kéo.

Xe kéo Kim Linh nhẹ lay động, trong tiếng chuông thanh thúy vang lên một tiếng nói yếu ớt: "Trọng Minh tông bất kính thiên ý, xem thường đồng đạo."

"Để nhân nô huyết mạch ti tiện làm Thánh Tử, đã là sỉ nhục đạo thống."

"Thánh giáo nhớ tình nghĩa đồng đạo, nhiều lần nhượng bộ, ủy khúc cầu toàn"

"Nhưng Trọng Minh tông được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, lại bỏ mặc thứ hèn mọn khiêu khích tông môn nhận được thiên ý, huyết mạch cao quý lọt mắt xanh thiên ý, làm điều ngang ngược, ngông cuồng vô lễ, không để đồng đạo vào mắt"

"Thánh giáo không thể nhịn được nữa, hôm nay ứng chiến Trọng Minh tông!"

"Chư đệ tử, chúng ta đều đến từ gia tộc cao quý, đến từ chủng loại cao quý của nhân tộc trong thiên địa."

"Loại nghịch tặc lấy ti lăng tôn như Trọng Minh tông, phải thuận theo thiên ý, chém tận giết tuyệt!"

"Trụ"

Tiếng nói vừa dứt, từng vị Hợp Đạo bước ra một bước rời khỏi chiến xa, nhanh chóng tự mình chiếm cứ một phương, đánh ra từng đạo pháp quyết.

[Bản Thủy Tích Đỉnh] ầm vang bay lên từ trong xe kéo, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt từ đỉnh tròn ba chân kích cỡ bình thường, hóa thành cự đỉnh to lớn đỉnh thiên lập địa, trấn áp phương thiên địa này.

Trong đầu Bùi Lăng đầy nghi ngờ, còn không biết rõ đây là có chuyện gì, tất cả chiến xa lập tức sáng lên vô số phù văn, trận pháp điêu khắc trên đó nhanh chóng vận chuyển, phun ra thi khí tanh hôi vô cùng đậm đặc, mang theo tiếng kêu rên vô tận, ngàn vạn độc vật như sương khói cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, gào thét đi về phía hắn.

Chương 2236: Một chọi một

Cùng lúc đó, trong chiến xa lấp lánh ánh sáng, thuật pháp, thần thông, nguyền rủa, phù triện, binh khí che ngợp bầu trời... Như cuồng phong mưa rào, lập tức nhấn chìm Bùi Lăng.

rầm rầm rầm...

Lưu Lam hoàng triều.

Lam Kinh.

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Chung Quỳ Hữu Trực ngồi ngay ngắn sau án thư, cầm ngự bút chấm đầy chu sa trong tay, ngòi bút hơi cứng lại đã khô cạn, sắc mặt hắn ta nghiêm túc, suy nghĩ thay đổi thật nhanh.

Thiền Lâu vừa đưa tới tin tức, năm vị yêu tộc Hợp Đạo đều bị chém giết tại chỗ ở của mình!

Hậu bối đồng tộc ở cùng một chỗ với chúng nó, dù nam nữ lão ấu, không một ai may mắn thoát khỏi.

Chuyện này rất cổ quái!

Bây giờ Thiền Lâu còn đang khua chiêng gõ trống điều tra rõ dấu vết để lại, nhưng đến hiện tại vẫn chưa biết hung thủ thật sự là ai.

Lúc đang suy nghĩ, bên ngoài thư phòng vang lên một tràng tiếng bước chân rất nhỏ, theo đó là hoàn bội đinh đang.

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng mũ phượng địch y vượt qua bậc điện, Hoàng hậu chậm rãi đi vào, khẽ gật đầu với phía trên thểm son, hành lễ nói: "Bệ hạ."

Chung Quỳ Hữu Trực trầm giọng nói: "Tử Đồng không cần đa lễ, lúc này đến đây là có việc gì?"

Hoàng hậu gật đầu nói: "Yến Tê thành Văn Nhân Thái Thượng trưởng lão vừa truyền tin, nói Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng sẽ khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo ở tổng đàn Thiên Sinh giáo vào ba ngày sau."

"Tin tức do Bùi Lăng truyền đến, hắn không ngại để bất kỳ kẻ nào đến quan chiến"

Nghe vậy, Chung Quỳ Hữu Trực lấy lại tinh thần, thả ngự bút trong tay xuống, khẽ gật đầu.

Hắn ta đã biết việc Bùi Lăng tiến vào địa giới Thiên Sinh giáo, lúc này nghe nói Bùi Lăng muốn khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chợt nói: "Lần này, trẫm đích thân đến quan chiến"

Hoàng hậu lập tức nói: "Bản cung đi theo bệ hạ."

Tố Chân Thiên.

Cầu vồng mây tía đây trời.

Dòng suối nhỏ lững lờ quanh quẩn trong ánh sáng, khúc chiết tĩnh mịch, gió mát đáng yêu, lầu các bạch ngọc vẫn cao ngất bên khe suối như trước.

Tĩnh thất trong lầu các, một lò khói xanh từ từ bay lên, giao tiêu buông xuống nửa che vân sàng.

Một bóng dáng uyển chuyển nhắm mắt ngồi xếp bằng, pháp lực quanh người bành trướng mãnh liệt như thủy triều lên xuống, dẫn động linh cơ xung quanh, cuồn cuộn như sóng, cuộn lại thành hang.

Sâm Phương Ác đang chuyên tâm tu luyện đột nhiên trong lòng có cảm giác, hàng mi dày dài như cánh quạt của nàng hơi lay động, khí tức dần thu liễm, chẳng mấy chốc nàng mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng như vạn dải ráng màu rồi biến mất, chợt khôi phục như lúc ban đầu, khẽ hé môi son, ôn hòa nói:

"Tiến đến."

Ngay sau đó, Kỳ Tử Lang mặc áo trắng váy lam, trang phục mộc mạc lại mô phỏng như hoa sen mới hé nở nhanh chân đi vào.

Sâm Phương Ác nhìn qua nàng, khẽ gật đầu: "Kỳ Thái Thượng trưởng lão, có chuyện gì?"

Kỳ Tử Lang bình tĩnh nói: "Chưởng giáo, Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt đạo hữu vừa truyền đến tin tức, thời gian Bùi Lăng khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo được quyết định vào ba ngày sau."

Bùi Lăng muốn khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo?

Ba ngày sau... Thời gian hoàn toàn tới kịp.

Nghĩ tới đây, Sầm Phương Ác lập tức nói: "Bản tọa tự mình đến quan chiến"

Hàn Ẩm Kiếm tông.

Ngộ Kiếm uyên.

Hạ Phất Khung đạp không mà đứng, chắp tay sau lưng, phi kiếm bản mệnh trong vắt như nước xoay quanh ở bên.

Đầu khẽ cúi xuống nhìn cửa uyên mờ mịt mây khói mênh mông phía dưới cùng kiếm ý ngút trời chất chứa trong đó, như có điều suy ngh.

1Đột nhiên, một đạo độn quang xanh nhạt cắt qua bầu trời nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh, ánh sáng tản đi, lộ ra bóng dáng mảnh mai áo xanh váy trắng, búi tóc cao mộc trâm.

Nghiêm Tư Thuần váy dài đón gió phồng lên, nhẹ nhàng như sen, dáng người như tùng, chậm rãi mở miệng: "Tông Chủ, Văn Nhân Linh Sắt truyền đến tin tức, Bùi Lăng...

Không đợi nàng nói cho hết lời, Hạ Phất Khung đã gọn gàng dứt khoát hỏi: "Bùi Lăng muốn khiêu chiến ba tông ma môn phải không?"

Nghiêm Tư Thuần ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức gật đầu nói: "Hắn muốn khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo."

Trên mặt Hạ Phất Khung không hề có vẻ bất ngờ, dẫn đầu nói:

"Vậy đi qua quan chiến"

Cửu Nghi sơn.

Trên Thiên Thần phong, Trân Giáng Huệ vừa xử lý xong một đống tạp vụ hơi nghi ngờ, nhẹ cau mày ngài, trước mặt nàng đang lơ lửng một tấm Truyền Âm Phù đặc chế, ánh sáng nhạt dần tắt như lá rụng bay vào lòng bàn tay nàng.

Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt vừa truyền âm cho nàng, mời nàng cùng tiến về địa giới Thiên Sinh giáo, xem trận chiến của Bùi Lăng và Giáo Chủ Thiên Sinh giáo...

Thánh Tử Trọng Minh tông này vừa khiêu chiến xong năm tông chính đạo, lại đi khiêu chiến Thiên Sinh giáo?

Hơn nữa, còn cố ý thả ra tin tức, để chính đạo tiến về quan chiến?

Nghĩ đến đây, Trân Giáng Huệ không nhịn được nhăn chặt hàng lông mày.

Thế nhưng, nghĩ lại hành động trước sau như một của Bùi Lăng này, xưa nay hắn làm việc không kiêng nể gì cả, khoa trương ương ngạnh, có thể nói tùy tâm sở dục, không quan tâm lễ pháp lẽ thường, sự điền cuồng càng cao hơn Vô Thủy sơn trang, làm ra hành động kỳ quái như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Nghĩ tới đây, Trân Giáng Huệ cất kỹ Truyền Âm Phù, lập tức đứng dậy nhanh chóng rời khỏi Thiên Thần phong.

Chương 2237: Một chọi một (2)

Yến Tê thành.

Trong ổ bảo to lớn màu đen, phủ Thành Chủ.

Văn Nhân Linh Sắt ngẩng đầu lên từ đống công văn, thu hồi rất nhiều Truyền Âm Phù đặc chế.

Nàng đã hoàn thành chuyện Bùi Lăng giao cho nàng, hiện tại điều phải làm là tiến đến địa giới Thiên Sinh giáo, đang nghĩ ngợi lại có ba luồng khí tức quen thuộc nhanh chóng tới gần, chẳng mấy chốc ba bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Văn Nhân Linh Sắt hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, lúc này đứng dậy rời ghế, thi lễ với ba người: "Ba vị sư huynh xuất quan khi nào? Không biết lần này xuất quan là cần làm chuyện gì?"

Ba người kia đều mặc giáp trụ, khí tức tối nghĩa nhìn qua Văn Nhân Linh Sắt hơi gật đầu, chợt nói: "Chúng ta vừa xuất quan"

"Nghe nói việc của Thánh Tử Trọng Minh tông, có chút hứng thú"

"Nghe nói hắn tư chất vô song, thực lực mạnh mẽ... Không biết là thật hay giả?"

Văn Nhân Linh Sắt cũng không nghĩ nhiều, lúc này nói: "Ba ngày sau Thánh Tử Trọng Minh tông sẽ khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đời này ở trước mặt mọi người."

"Ta đã đồng ý đến quan chiến"

"Nếu ba vị sư huynh có rảnh, không ngại cùng đi"

Ba người đều gật đầu: "Tốt!"

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Thu Đàn.

Hộ bằng đầy trời, chiến xa cuồn cuộn.

Áo trắng đứng sừng sững trên trời cao như mây núi uốn lượn, ngàn vạn thuật pháp công phạt như tuyết lớn cuồn cuộn, càn quét như nước thủy triều đánh úp về phía Bùi Lăng.

Hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, lập tức mờ mịt nói: "Chúng!"

Phương thiên địa này lập tức hiện ra vô số phục khắc thể Tổ Kiếm.

Lưỡi kiếm rét lạnh chiếu khắp gầm trời, trong tiếng thét dài, lập tức chém về phía bốn phương tám hướng.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, kiếm khí giăng khắp nơi, dày đặc như lưới bao phủ khắp nơi, nơi đi qua công kích Thiên Sinh giáo khó mà tính toán đều bị một phát xoắn nát.

Trường kiếm ngang trời, thẳng tiến không lùi, tiếp tục chém về phía rất nhiều chiến xa.

Lúc này, Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức trầm xuống: Dáng vẻ này của Thiên Sinh giáo là muốn một tông môn đánh một mình hắn?

Cũng may bây giờ tu vi của hắn đã vào Hợp Đạo hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, vượt xa lúc khiêu chiến năm tông chính đạo!

Nếu không hiện tại điều hắn phải cân nhắc không phải tiên lộ, mà là chạy trốn giữ mạng như thế nào!

Chẳng trách lúc trước sư tôn Dược Dạ Thư đề nghị hắn đi chính đạo trước, ma môn sau!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bốn bóng dáng xa lạ đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn như u hồn.

Bốn bóng dáng này, hai bóng dáng uyển chuyển tinh tế, hai bóng dáng khôi ngô cao lớn, hai nam hai nữ áo bào bạc trắng bồng bềnh, vòng vàng sáng rực chiếu rọi khuôn mặt hoàn mỹ như pho tượng, hoặc vô cùng mềm mại, hoặc dương cương đến cực điểm, pháp lực dao động quanh người tản ra khí tức cường đại của Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong.

Khí thế của nó cuồn cuộn mênh mông, trong lúc mơ hồ chỉ cách Độ Kiếp một đường.

Sau khi bốn người xuất hiện không do dự chút nào, đồng thời xuất chưởng đánh phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng chập ngón tay lại như đao chém ngang mà ra, đao khí huyết sắc như tấm lụa trong nháy mắt gào thét mà lên, quét về phía bốn người.

Nhưng ngay sau đó...

Xoạt!

Đao khí không chút trở ngại xuyên qua từ bên hông bốn người, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho bọn họ.

Cùng lúc đó, chưởng kình của bốn người cứng rắn đánh vào trước ngực phía sau lưng, bên cạnh sườn trái phải của Bùi Lăng!

Phanh phanh phanh phanh!

Bốn luồng pháp lực âm hàn và hừng hực xen lẫn, quỷ quyệt như vật sống, lập tức xâm nhập vào cơ thể Bùi Lăng.

Khí tức của Bùi Lăng đột nhiên tăng vọt, đã thi triển ra [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Một chữ âm u lạnh lẽo, thật lớn thả ra từ trong miệng hắn:

"Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, toàn bộ quy tắc trong phương thiên địa này thay đổi theo tiếng nói, bốn lực lượng cực hàn cực nhiệt vừa xâm nhập vào cơ thể Bùi Lăng, lập tức rút lui trở về dọc theo con đường xâm nhập.

Chưởng kình mà bốn vị Thái Thượng hộ pháp đập về phía Bùi Lăng cũng trở về.

Đao khí huyết sắc lôi ra dấu vết nồng đậm rút lui trong đêm tối.

Trong nháy mắt, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, Bùi Lăng đạp không mà đứng, liên tục bốn đánh ra chưởng giống như đúc chưởng kình vờn quanh bốn vị Thái Thượng hộ pháp vừa rồi, chưởng kình gào thét đánh về phía bốn người.

Bốn bóng dáng áo bào trắng yên tĩnh đứng đó, mắt sắc âm u lạnh lẽo không có bất kỳ động tác gì, thể xác lại đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô, trực tiếp biến mất.

Cùng lúc đó, kiếm quang lấp lóe hắt vẫy như tuyết, nhao nhao chém vào rất nhiều chiến xa của Thiên Sinh giáo.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn thân từng chiếc chiến xa phù văn sáng rõ, đường vân phức tạp sáng tắt, trận pháp phòng hộ bốc hơi lên, đan xen vào nhau như lưới, mơ hồ hình thành một trận pháp to lớn, ngăn lại sự tấn công của phục khắc thể Tổ Kiếm.

Ngay sau đó, phù văn điêu khắc quanh chiến xa lại lấp lóe, lực lượng âm u lạnh lẽo tối nghĩa như là dòng nước phía dưới đêm tối, lặng yên không tiếng động lưu chuyển, lại ấp ủ ra công kích cuồn cuộn, thủy triều xám rào rạt mang theo khí tức rét lạnh thấu xương bành trướng cuốn về phía Bùi Lăng.

Chương 2238: Chính thức khai chiến

Bùi Lăng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía [Bản Thủy Tích Đỉnh] lơ lửng phía trên trời cao.

Đỉnh tròn ba chân chiếu sáng rạng rỡ, bóng người trên thân đỉnh đã sớm hóa thành nữ tử mềm mại, nụ cười quyến rũ tận xương, mềm mại đáng yêu uyển chuyển đến cực điểm, âm khí xông lên trời không như nước đá trùng điệp, tản khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Bùi Lăng lập tức rộng lớn nói: "Chú!"

Lực lượng nguyền rủa cường đại theo tiếng giáng xuống, ăn mòn phương thế giới này.

Thi bằng vỗ cánh, chiến xa phần phật, vô số áo bào trắng bao quanh, thuật pháp công phạt còn đang như mưa rào trút xuống của một phương Thiên Sinh giáo không có bất kỳ phản ứng khác thường gì, nguyền rủa rõ ràng bao phủ khắp nơi nhưng lại như rơi vào không trung.

Loại tình huống này không khác lúc hắn chém ra đao khí chút nào!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại nhanh chóng mở miệng: "Chúng!"

Thanh búa rét lạnh sắc bén hiện ra giữa hư không, trong khoảnh khắc lít nha lít nhít che ngợp bầu trời.

Phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] vừa xuất hiện lập tức bổ ra trời cao, đón lấy đủ loại thuật pháp tấn công, thần thông, nguyền rủa, độc vật tới từ bốn phương tám hướng...

Hư không đang không ngừng chấn động, vô số kẽ nứt nhỏ bé như mạng nhện lan tràn trên vòm trời.

Ánh sáng thuật pháp lập lòe sáng tắt như khói lửa vô cùng vô tận.

Ngay lúc [Trảm Tà Phủ] và vô số thuật pháp công phạt đánh vào nhau, một giọng nói già nua trầm thấp đột nhiên truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Bùi thánh tử, để bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường!"

Còn chưa nói hết câu, hư không sau lưng Bùi Lăng đột nhiên mở ra một đạo kẽ nứt không gian, áo bào trắng phiêu đãng, khí tức Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong lộ ra không bỏ sót, sau khi tên Thái Thượng hộ pháp này bước ra từ kẽ nứt, không do dự chút nào, lập tức đánh một chưởng vào sau lưng Bùi Lăng.

Chưởng ấn đen nhánh nhanh chóng ngưng tụ, màu sắc như mực, bên trong tràn ngập tiếng oán giận kêu rên như vô cùng vô tận, lại có bóng dáng ngàn vạn sinh linh hư ảo giãy giụa trong đó.

Chưỡng ấn như là ngọn núi nguy nga nặng nề, nơi đi qua vòm trời vỡ vụn, thẳng đến sau lưng Bùi Lăng.

Bùi Lăng đột nhiên quay đầu, lại không tiếp tục thi triển đao khí, mà cũng trở tay vỗ một chưởng về phía đối phương.

Trong chớp mắt, bàn tay hai bên giao thoa, lại không có bất kỳ tiếp xúc gì, mà không trở ngại chút nào xuyên qua nhau.

Thái Thượng hộ pháp nhìn qua một chưởng mà Bùi Lăng đánh tới, vẻ mặt bình thản không có bất kỳ ý phòng ngự gì, một chưởng quỷ quyệt âm độc của hắn ta lại xuyên qua cánh tay Bùi Lăng, thẳng đến tim hắn!

Trong nháy mắt, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên dâng lên một trực giác mãnh liệt.

Một chưởng này của đối phương có thể đánh trúng hắn, nhưng một chưởng này của hắn không đụng tới đối phương!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía đôi mắt của vị Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo này, tất cả động tác lập tức dừng lại, không nhúc nhích.

Khí thế của Thái Thượng hộ pháp như hồng, bàn tay sắp đập trúng tim Bùi Lăng, đột nhiên toàn bộ thể xác cứng đờ như tiểu trùng bị mạng nhện dính chặt, không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, một thanh phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] phá không mà tới, lưỡi búa rét lạnh đột nhiên chém về phía cổ hắn ta.

Xoạt!

[Trảm Tà Phủ] gầm thét xé rách hư không, sau một trảm, vị Thái Thượng hộ pháp này tản ra khắp nơi như là mây khói, trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, lại một Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo hậu kỳ như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, trong tiếng quát tháo, một quyền như đấu âm vang đánh tới!

Quyền phong lạnh thấu xương như là lưỡi dao đập vào mặt, mang theo tiếng gió bão cuồn cuộn, khí thế bàng bạc.

Lúc này này, chiến xa nơi xa lấp lánh ánh sáng, trận pháp cùng nhau tạo thành đã bị [Trảm Tà Phủ] như thủy triều trảm kích, trong chiến xa từng đệ tử Thiên Sinh giáo khoác áo bào trắng nhanh chóng bấm pháp quyết.

Một vòng thuật pháp công phạt mới nhanh chóng ấp ủ, trong chớp mắt lại như che khuất bầu trời đánh về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng dần nghiêm nghị, rõ ràng lần này [Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] đã trở nên khác biệt!

Nó chỉ hiện ra một mặt "Âm" nhưng lại có thể khiến bất kỳ một vị tu sĩ Thiên Sinh giáo nào hóa thành hư vô, làm thủ đoạn của hắn đánh vào khoảng không!

Ngoài ra, hiện tại đao đạo và nguyền rủa của hắn đều không thể đụng vào tu sĩ một phương Thiên Sinh giáo, chỉ có pháp tắc có thể!

"Chắc có cực hạn hoặc có sơ hở gì khác mà ta không biết."

"Nếu không Thiên Sinh giáo chỉ dựa vào một chiêu này, có thể nghiền ép toàn bộ Hàn Ảm Kiếm tông...

"Sau trận chiến này, có thể đi tìm sư tôn hỏi thăm tình huống Thiên Sinh giáo một chút..."

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng ra tay lại không chậm chút nào, lúc này tiếng nói mờ mịt: "Chúng!"

Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn lập tức dâng lên vô số phục khắc thể [Bản Thủy Tích Đỉnh].

Từng tòa đỉnh tròn ba chân lơ lửng giữa không trung, chi chít khắp nơi, khó mà tính toán.

Nữ tử mềm mại vũ mị trên thân đỉnh chợt nhanh chóng hóa thành dáng vẻ nam tử dương cương oai hùng.

Chương 2239: Tuyệt sắc như thế...

Theo phần biến hóa này, lấy Bùi Lăng làm trung tâm, ý âm hàn như thuỷ triều xuống tiêu tán, thay vào đó là khí tức hừng hực như nắng gắt giữa trời.

Ầm!

Tên Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo hậu kỳ kia một quyền, bị Bùi Lăng dùng một tay vững vàng tiếp được.

Ngay sau đó...

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Vô số đao khí huyết sắc gào thét chém ra!

Đao khí tung hoành xé rách bầu trời, khí thế bá đạo vô song tràn ngập thiên địa như biển máu cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời.

Trong đao thế cuồng bạo, tên Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo hậu kỳ này lập tức hóa thành một mảnh hư vô, biến mất không thấy gì nữa.

Huyết sắc tràn ngập, vô số đao khí vẽ qua vị trí ban đầu của hắn, chợt quét về phía bốn phương tám hướng...

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Trong tiếng vang liên miên không dứt, tất cả thuật pháp đánh về phía Bùi Lăng đều vỡ nát như bọt biển, bị một đao khí trảm diệt.

Dư thế đao khí không giảm, tiếp tục chém về phía thi bằng lôi kéo rất nhiều chiến xa.

Bùi Lăng đứng giữa không trung, sâu trong hai con ngươi có vô số phù văn nhỏ bé bốc lên đan xen, [Vĩnh Chú Thần Thông] !

Nơi ánh mắt hắn nhìn qua, khí tức tất cả tu sĩ Thiên Sinh giáo hạ xuống.

Tu vi của một đám Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo hậu kỳ lập tức rơi xuống Hợp Đạo trung kỳ; Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo trung kỳ rơi xuống Hợp Đạo tiền kỳ; khí tức tu sĩ Phản Hư kỳ lập tức rơi xuống Hóa Thần, thậm chí Nguyên Anh; tu sĩ Phản Hư trở xuống trực tiếp biến thành tu vi Luyện Khí kỳ!

Trong chớp mắt, tất cả phù văn trên chiến xa ảm đạm, trận pháp vỡ vụn, trận pháp phòng ngự vốn cường đại lại hoàn toàn vỡ nát.

Tu vi của tu sĩ Thiên Sinh giáo trong chiến xa giảm xuống quá nhiều, đã không thể điều khiển chiến xa!

Nhưng ngay lúc tất cả chiến xa sắp bị đao khí trảm diệt, tất cả nữ tử trên bản tôn [Bản Thủy Tích Đỉnh] lập tức mở hai mắt ra.

Trong đôi mắt tươi đẹp như có một dòng sóng ánh sáng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hồn xiêu phách lạc, lúc hơi cong lên như nở một nụ cười cực kỳ quy củ quái đản.

Khí tức âm u lẽo cuồn cuộn như sóng lớn, hùng hậu tràn đầy phương thiên địa này.

Xoạt xoạt xoạt...

Vô số đao khí huyết sắc lập tức xuyên qua từ trong chiến xa, sương mù như máu bay vút lên lộn xộn, không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho chiến xa và tu sĩ Thiên Sinh giáo trên đó.

Áo bào trắng phần phật điên cuồng múa như chiến bào đón gió, trong chớp mắt tu vi tất cả tu sĩ Thiên Sinh giáo nhanh chóng khôi phục.

Trong xe kéo do ba con chim đại bàng to lớn lôi kéo rủ xuống vô số Kim Linh có tiết tấu trong trẻo, tiếng chuông lọt vào trong tai, từng tấm bình phong ầm vang mở ra, một tấm thảm nỉ đỏ hồng dệt kim chạy ra một đường từ chỗ sâu trong xe kéo, một đôi chân trần như sương như tuyết, tinh xảo hoàn mỹ, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Chân trần bước ra một bước, lập tức giẫm vào tấm thảm nỉ đủ dày để không thấy mắt cá chân, đỏ trắng chiếu rọi lẫn nhau như chân ngọc giẫm vào vũng máu chưa ngưng kết, có một loại xinh đẹp nhìn thấy mà giật mình.

Áo bào trắng như tuyết lại như phủ lên một lớp ánh trăng sáng trong dưới bầu trời đêm, nhanh chóng lướt qua tấm thảm đỏ, che giấu vẻ xinh đẹp.

Bóng dáng tinh tế uyển chuyển đi ra từ bên trong cửa ra vào trùng điệp, vòng vàng rạng rỡ, đá quý trên mi tâm màu vàng óng đây ánh sáng, sáng chói rực rỡ.

Hắn ta đi tới hành lang bên ngoài xe kéo, đứng chắp tay, vẻ mặt mềm mại uyển chuyển khiến người ta nhớ tới sơn thủy ôn nhuận, nhớ tới liễu mầm mới mọc, nhớ tới con suối róc rách... Như là hóa thân Xuân thần, nhưng khí thế cả người hắn ta lại tràn ngập sự uy nghiêm của người đứng nơi cao đã lâu, nắm đại quyền trong tay.

Lúc nhìn quanh, phượng nghi tự nhiên.

Lông mi dài hơi rủ xuống, đôi mắt sáng nhàn nhạt nhìn về phía Bùi Lăng, trong giọng nói hơi khàn khàn khó giấu sự mềm mại đáng yêu: "Trọng Minh tông..."

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Lăng lập tức bị bóng dáng này hấp dẫn, chỉ thấy đối phương xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nhẹ nhàng yêu kiều, tuy không có hành động dư thừa lại có về phong tình vạn chủng, vô cùng quyến rũ, trong chốc lát lại không thể dời mắt.

Mị thuật!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức cảnh giác, đao ý bốc hơi lên quang người, trong nơi tối tăm như có lưỡi đao rít gào ngút trời, lập tức tâm thần chấn động, nhanh chóng tránh thoát trầm mê, vội vàng đời ánh mắt đi chỗ khác, tập trung ý chí.

Nữ tu này không chỉ có vẻ ngoài khuynh thành tuyệt thế, hơn nữa khí tức của hắn ta lại không hề khác Yến Tê thành Thiết Hùng Thác, Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ lúc trước!

Mang đến cho hắn một cảm giác, còn mạnh hơn mấy vị kia Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong vừa rồi!

Tuyệt sắc như thế, thực lực như thế, ở bên cạnh Thiên Sinh giáo thật là người tài giỏi không được trọng dụng!

Lần này, sau khi chiến thắng Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc, xem có thể biến nữ tu này thành của mình hay không...

Đang lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, tên nữ tu kia lại mất tiếng nói:

"Dù ngươi có huyết mạch thấp, nhưng tu vi còn có chỗ thích hợp"

"Hiện tại bản Giáo Chủ thiếu một lô đỉnh, không biết Bùi thánh tử có bằng lòng?"

Tiếng nói như mệt mỏi như lười biếng, lại tràn ngập sự mê hoặc không gì sánh kịp.

Chương 2240: Tuyệt sắc như thế... (2)

Làm người nghe vô thức thần hồn điên đảo, hận không thể lập tức gật đầu đồng ý.

Bùi Lăng nghe vậy lại như bị sét đánh!

Cái gì? !

Bản Giáo Chủ? ?

Nữ tu này là Kê giáo chủ Thiên Sinh giáo? !

Chờ chút!

Hình dáng mặt mũi của đối phương, đúng là Kê Lộc! !

Oẹ...

...

Trọng Minh tông.

Chỗ sâu.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn huyết diễm cuồn cuộn như biển: "Phục Cùng" tổ sư ngồi xếp bằng giữa hư không, pháp lực quanh người thu liễm gần như không còn, hai mắt hơi khép, không nhúc nhích, nếu không phải ánh mắt đảo qua, dù cảm giác thế nào hắn ta cũng trống trơn tự nhiên, dường như căn bản không tồn tại ở phương thế giới này.

Đột nhiên, hắn ta mở hai mắt ra nhìn về một phương hướng.

Ánh mắt tổ sư lập tức xuyên qua muôn sông nghìn núi, trùng điệp cách trở, nhìn chăm chú một mảnh chiến trường núi lỗ sông cạn, hoàn toàn thay đổi.

Chim đại bàng đây trời, chiến xa nhiều vô số kể, vô số áo bào trắng như sóng biển đập ra bọt biển bao vây một bóng dáng huyền bào vác đao thân từng tầng.

Lúc này, trên chiếc xe kéo do ba con chim đại bàng khổng lồ lôi kéo, một bóng dáng vô cùng kiều mị đang đứng chắp tay, chầm chậm nói chuyện.

"Phục Cùng" tổ sư nhìn tình cảnh này, khẽ gật đầu, cuối cùng đã chính thức bắt đầu.

Rõ ràng vị vật liệu tu luyện Thiên Sinh giáo kia là nam tử, lại lựa chọn "Âm" tướng chứ không phải "Dương" tướng...

Thế nhưng, điều này cũng bình thường.

Tông Chủ năm tông ngụy đạo đều đã thua trong tay Thánh Tử Thánh tông đời này, nếu vật liệu tu luyện Thiên Sinh giáo này lựa chọn "Dương" tướng, sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng chính diện chống lại Bùi Lăng.

Mặc dù có [Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] giúp đỡ, cho dù Bùi Lãng không thể sử dụng bất kỳ pháp tắc gì, vật liệu tu luyện Thiên Sinh giáo này cũng có phần thắng cực thấp.

Lựa chọn "Âm" tướng...

Tuy Bùi Lăng có tư chất cao nhưng tuổi tác quá nhỏ, tốc độ tăng tu vi quá nhanh, chỉ cần trên mặt tâm tính xuất hiện bất kỳ sơ hở gì, vật liệu tu luyện này có thể có cơ hội để lợi dụng được!

Đương nhiên, đây cũng là một chuyện tốt với Thánh Tử.

Nếu hắn thật sự có vấn đề gì trên mặt tâm tính, chỉ cần cuối cùng có thể thắng, có thể một phát bù đắp sự thiếu hụt tâm tính trong một trận chiến này!

Phải thông qua việc chiến đấu từng bước một, hoàn mỹ bản thân từng chút một, đây là bản chất của tiên lộ!

Lúc suy nghĩ: "Phục Cùng" tổ sư như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại một tòa truyền tống trong tông.

Đã thấy Tông Chủ Thánh tông thay mặt Tư Hồng Khuynh Yến vừa truyền tống về tông môn.

"Phục Cùng" tổ sư nhìn về phía khí số trên đỉnh đầu Tư Hồng Khuynh Yến, lại khẽ gật đầu.

Hậu bối vật liệu tu luyện này đã hoàn thành nhiệm vụ!

Vì để Bùi Lăng nhanh chóng đi đến tiên lộ, hắn ta cần để hậu bối Tư Hồng Khuynh Yến này phù chính vị trí Tông Chủ.

Bởi vậy, hắn ta cố ý chọn một nhiệm vụ trông như cấp độ Hợp Đạo, thật ra không có chút khó khăn nào giao cho đối phương...

Tiến về Lưu Lam hoàng triều, chém giết một vật liệu yêu tộc Hợp Đạo!

Vật liệu yêu tộc Hợp Đạo Lưu Lam hoàng triều, đều đã bản thể vẫn lạc, chỉ còn lại hóa thân.

Nhưng trong mắt người kia, những cái kia đều là vật liệu yêu tộc Hợp Đạo!

Chỉ cần Tư Hồng Khuynh Yến giết bất kỳ một tên nào trong đó, hắn ra sẽ trực tiếp tính nàng thông qua nhiệm vụ.

Hiện tại giết trong năm tên, càng là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức!

Dù sao, chuyện này vốn là đi ngang qua sân khấu.

Chờ sau khi Bùi Lăng về tông, có thể tổ chức đại điển chính thức đăng cơ cho Tư Hồng Khuynh Yến này...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Phục Cùng" tổ sư lại thấy Tư Hồng Khuynh Yến vô cùng lo lắng chạy tới một Truyền Tống Trận bên cạnh...

Tổ sư không quan tâm vị Tông Chủ thay mặt này, thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, tiếp tục nhìn về phía chiến trường bên Thiên Sinh giáo.

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Thu Đàn.

Màn đêm buông xuống, sương tù đọng.

Xung quanh sát ý cao ngất, chim đại bàng vỗ cánh tạo ra từng cơn gió lạnh thấu xương, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ, sát tâm bùng lên!

Nhưng đang muốn trực tiếp ra tay, đã thấy cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi.

Trời cao tối tăm, áo bào trắng đông đúc đã tiêu tán không thấy, thay vào đó lại là một tòa quảng điện nguy nga hoa mỹ.

Quảng điện vàng son lộng lẫy, trên thềm son tận cùng bên trong bố trí một cái bảo tọa tinh tế lộng lẫy, lúc này một bóng hình hồng y xinh đẹp cầm quạt tròn, lấy mặt quạt sa mỏng nhẹ che ngọc dung, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp như làn thu thuỷ nhìn xuống phía dưới.

Bùi Lăng thấy mình đứng phía dưới thềm son, phía sau là một tấm bình phong giao tiêu, trên mặt nhẹ mềm như mây khói, phía sau như có bóng người lay động, nam nữ đều có, ăn mặc đều không tầm thường, lúc này toàn bộ khoanh tay đứng hầu, dáng vẻ cung kính như không dám cùng hắn tiến vào trong điện.

Bùi Lăng thì từng bước một đi đến phía trên thềm son...

Hắn chợt hiểu ra tới nơi này là dưới đáy hồ nước ở sâu trong Trọng Minh tông, chỗ ở cũ của Tư Hồng Khuynh Yến!

Sau tấm bình phong chính là chân truyền tám tông Tuyệt Tâm Tử!

Như vậy, hiện tại hắn... Bùi Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bóng người áo đỏ, nàng ung dung trang nhã, kiều mị tận xương, lại là Tư Hồng Khuynh Yến!

Chương 2241: Âm tướng

Chỉ có điều, lúc này Tư Hồng Khuynh Yến hoàn toàn không có về ung dung của ma đạo cự phách, mà hoa dung thất sắc, vẻ mặt tức giận, nàng hơi duỗi một cánh tay ra lại là màu sắc xanh biếc!

Pháp lực phun trào quanh người nàng bành trướng như nước thủy triều, lại đang toàn lực ứng phó ép độc, toàn bộ thể xác không thể nhúc nhích.

Độc tính Thiên Thương Lệ cực mạnh, lấy tu vi của Tư Hồng Khuynh Yến cũng không thể loại bỏ nó trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng toàn thân đều bị kịch độc kiềm chế, không thể phát huy.

Bộp, bộp, bộp... Bùi Lăng càng đi càng gần, như muốn tái diễn tình cảnh lúc trước.

Cùng lúc đó, khuôn mặt mỹ nhân hồng y như mây mù vùng núi bị gió mềm lay động, lặng yên biến đổi, trong khoảnh khắc hóa thành dáng vẻ Kê Lộc.

Lúc này, Bùi Lăng đã đi đến trước bảo tọa, không do dự chút nào đưa tay chộp vào cánh tay hắn ta...

Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, năm ngón tay chạm vào Kê Lộc lập tức khép lại như đao, đột nhiên chém xuống!

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc cô đọng như sợi dây ầm vang chém ra!

Kê Lộc bị đánh làm hai ngay tại chỗ, đao ý vô cùng sắc bén, thế đi không giảm, trong nháy mắt đã chém toàn bộ phương huyễn cảnh này thành hai nửa.

Cơn gió mạnh cuồn cuộn thổi bay vạt áo, Bùi Lăng lập tức trở lại hiện thế, đã thấy chim đại bàng xung quanh vỗ cánh, xoáy lốc như mưa, từng chiến xa ầm vang vù vù, vô số phù văn sáng lên, áo bào trắng phần phật, vô số thuật pháp công phạt lại gào thét tới.

Hắn tâm niệm vừa động, nam tử trên phục khắc thể cũng mở hai mắt ra, như cười mà không phải cười.

Phù văn ở mi tâm hắn ta sáng tắt như hô hấp, lấy Bùi Lăng làm trung tâm, khí tức âm u lạnh lẽo như tuyết đọng gặp mặt trời, trong nháy mắt bị xua đu không còn, ý đương cương hừng hực bừng bừng lên như một đám lửa, chìm nổi trong nước biển lạnh băng.

Xoạt...

Huyết nhận to lớn nhanh chóng ngưng tụ trên trời cao ở đỉnh đầu Bùi Lăng, khí thế cuồn cuộn như muốn thôn phệ vạn dặm, càn quét càn khôn.

Huyết nhận ầm vang chém xuống như lục địa to lớn đổ sụp, khí tượng hùng vĩ mỹ lệ khó có thể tưởng tượng. Nơi mũi nhọn đi qua, tất cả thuật pháp công phạt đều bị quét sạch sành sanh.

Màn đêm mênh mông trở nên rõ ràng.

Nơi xa, phía trên ba đầu thi bằng lôi kéo xe kéo, Kê Lộc đứng dựa vào lan can, áo bào trắng như tuyết, khuôn mặt như ngọc, khuôn mặt hắn ta vô cùng kiều mị, lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu tận xương, ý cười kiểu nhuyễn ngọt ngào, nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, vỗ tay nói: "Đao pháp tốt!"

Lời còn chưa dứt, hắn ta bước ra một bước, từ dưới hiên xe kéo lập tức xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đao lập tức chém rat Xoạt!

Ánh đao lóe lên, huyết sắc che ngợp bầu trời, cảnh tượng xung quanh như huyết hải lắc lư, sau khi hơi dập dờn đột nhiên hoàn toàn biến đổi.

Lộc Tuyền thành.

Bùi phủ.

Trong tầm mắt là ngọn cây cọng cỏ vô cùng quen thuộc, cùng Bích Ngô viện từ thuở nhỏ đã được dặn dò phải tránh đi thật xa.

Cỏ cây sum suê, tỉnh xá thấp thoáng.

Dưới mái hiên tiếng chuông gấp rút như cuồng phong mưa rào, từng tiếng vội vàng.

Cửa lớn tỉnh xá đóng chặt, Bùi Lăng tiến đến, một cước đạp mở cửa.

Cùng lúc đó, hắn nghe được bên trong có người nói: "Bản tọa..."

Cửa lớn đột nhiên mở ra, lộ ra tình hình bên trong tỉnh xá, chỉ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc ngồi xếp bằng trên vân sàng, mũ rèm che mặt, áo đen như đêm, như Liên Hoa màu mực yên tĩnh nở rộ trong hoàng hôn.

Bùi Lăng nhanh chóng tiến lên, đột nhiên đánh ra [Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán], bụi mù tản khắp, Lệ Liệp Nguyệt mềm mại ngã xuống... Duy mũ rơi xuống lộ ra khuôn mặt như hoa như học, môi hồng răng trắng, váy tơ đen càng làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết, tiên tư dật mạo.

Hắn không do dự chút nào cất bước, nhanh chóng tới gần đối phương...

Tình cảnh như đã từng quen biết, lời nói như đã từng quen biết...

Chỉ là giọng Lệ sư tỷ lại có sự kỳ quái không nói ra được...

Suy nghĩ chưa hết, dung mạo Lệ Liệp Nguyệt dần biến thành Kê Lộc.

Bùi Lăng vươn tay đến vạt áo của đối phương, chưa chạm đến váy, lòng bàn tay đột nhiên thêm một thanh trường đao, ầm vang chém xuống!

Phốc!

Kê Lộc lại bị trảm làm hai nửa, đao khí tung hoành trong tỉnh xá, trong nháy mắt chém huyễn cảnh chia năm xẻ bảy.

Cảnh vật xung quanh lại rung chuyển, trở về hiện thế.

Đã thấy xung quanh ngoại trừ Kê Lộc, mười mấy vị Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo đã bao bọc vây quanh Bùi Lăng, đều chân đạp tỉnh vị, ngón tay bấm pháp quyết.

Hiện tại phương thiên địa này âm khí đại thịnh, khí tức âm u lạnh lẽo vô cùng dày đặc tản ra như sương, che lấp ánh trăng sao càng làm nổi bật hoàng hôn thâm trầm.

Phục khắc thể lơ lửng dưới bầu trời, nhao nhao phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi, từng vết rách xuất hiện trên thân đỉnh cổ xưa nặng nề.

Bùi Lăng lập tức giơ Cửu Phách Đao lên, chém vào đầu Kê Lộc.

Kê Lộc hơi cong môi đỏ, mỉm cười nhẹ nhàng, hắn ta nhẹ giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái ưu nhã lại chuẩn xác chém tới lưỡi đao, ba ngón còn lại uốn lượn như lan, càng có về kiều mị.

Bùi Lăng quán chú lực lượng tràn trề vào một đao, lại bị trực tiếp kẹp lấy, không thể tiến thêm.

Chương 2242: Hai tầng huyễn cảnh

Hắn nhướn mày, tình huống không đúng!

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo này, lấy đâu ra lực lượng kinh khủng như này?

Dù là lúc trước thần mộc mất khống chế, cũng không thể dễ dàng ngăn lại đao của hắn như thết Lúc này, Kê Lộc sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng nhìn quanh, tiếng nói trầm thấp mất tiếng mang theo từng tia từng sợi trêu chọc nói: "Bùi thánh tử đã không theo, vậy bản Giáo Chủ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh!"

Còn chưa dứt lời, tay trái hắn ta đột nhiên vỗ ra một chưởng, đánh về phía Bùi Lăng.

Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo xung quanh cũng thi triển xong pháp quyết, cùng nhau rút chưởng đánh về phía Bùi Lăng.

Thấy thế, Bùi Lăng không kịp nghĩ nhiều, lúc này tay phải cầm đao, tay trái chém ngang ra xung quanh, vô số đao khí huyết sắc như trăm sông gào thét chém về phía bốn phương tám hướng.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí vô cùng sắc bén số lượng vô số, trong nháy mắt xuyên qua trên người Kê Lộc cùng rất nhiều Thái Thượng hộ pháp, lại như trăng trong nước, hoa trong sương mù, không hề tiếp xúc với bọn họi Ngay sau đó, chưởng kình của đám người Kê Lộc, Thái Thượng hộ pháp cứng rắn rơi vào trên dưới cả người Bùi Lăng...

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Chưởng kình cường đại như từng ngọn núi liên tiếp rơi đập, Bùi Lăng lập tức cảm thấy quanh người mình không chỗ nào không đau, nội tạng liên tục chấn động, lực lượng cực âm cực dương như vật sống tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể hắn.

Khí tức của hắn lập tức suy sụp, cảnh tượng trước mắt lại biến hóa...

Trong nhà ngói sáng sủa sạch sẽ, cái bàn chỉnh tề, rõ ràng là một gian học đường.

Trên giảng đài, một nữ tu hoa phục xinh đẹp đang nghiêm túc giảng thuật yếu quyết thương đạo cho căn phòng trống rỗng...

Bùi Lăng thì nhanh chóng đi xuyên qua hành lang giữa bàn học, đi về phía một bóng người xinh đẹp ở sau cùng.

Hoa phục váy thêu như dao hoa mới nở, nữ tu tuyệt sắc ngơ ngác, mặc cho Bùi Lăng tới gần.

Ngay lúc Bùi Lăng đưa tay sắp chạm đến váy nàng, vẻ ngoài của Yến Minh Họa lặng yên biến ảo, trong giây lát hóa thành dáng vẻ Kê Lộc.

Bùi Lăng không do dự chút nào lại chém ra một đao.

Kê Lộc bị chém thành hai khúc ngay tại chỗ, thế đi đao khí không giảm, toàn bộ huyễn cảnh cũng bị chém thành hai.

Ngàn vạn mảnh vỡ như thấu kính vỡ vụn nhao nhao rơi xuống, hiện thế lại hiện ra trước mắt.

Đau đớn lập tức như nước thủy triều cuốn tới, huyền bào rách nát, vết thương chồng chất, Kê Lộc áo bào trắng chân trần váy đài bồng bềnh cùng rất nhiều Thái Thượng hộ pháp đứng cách đó không xa lại cùng nhau xuất chưởng, vô số chưởng ấn đen nhánh nhanh chóng ngưng kết hư không, lộn xộn tuôn ra gào thét, đánh xuống Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức âm u lạnh lẽo, to lớn nói: "Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, lực lượng pháp tắc như gợn sóng nổi lên từng tầng, chấn động toàn bộ phương thiên địa này.

Nhưng [Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] lơ lửng giữa trời cao, trận pháp lặng yên vận chuyển, Kê Lộc cùng rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo không chịu chút ảnh hưởng nào, chưởng kình hoặc lạnh lẽo tận xương, hoặc dương cương hừng hực lập tức đập vào thể xác Bùi Lăng.

Oanh! !!

Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu công kích đánh vào trên người Bùi Lăng, trong chớp mắt bị đánh rớt xuống từ trên cao, nên xuống mặt đất, ầm vang tạo ra một cái hố trời to lớn, mép hố so le nứt nẻ, hình thành vô số vết rách như mạng nhện, chen chúc lan ra bốn phương tám hướng.

Trong tiếng nước áo ạt, Bùi Lăng đứng lên từ đáy hố, quanh người hắn máu tươi chảy ngang, vài chỗ lộ ra xương trắng âm u, khí tức vô cùng suy yếu như nến tàn trong gió.

Lúc này, phía trên trời cao, Kê Lộc chân đạp hư không, mắt đẹp sóng ngang, nhẹ giơ cổ tay trắng lên, một ngón tay ngọc tinh tế như rễ hành điểm xuống hắn từ xa.

Ngàn vạn cơn gió lạnh sinh ra, bành trướng như mây trôi, trường hà đột nhiên sụp đổ, trong bóng tối cuồn cuộn, vô số oan hồn gào thét tru lên, bộc phát ra tiếng gào thét cuồng loạn như dòng lũ võ đê phóng tới Bùi Lăng.

Từng bóng dáng áo bào trắng vòng vàng đạp không, kết động pháp quyết, hư không rung động, đủ loại thuật pháp, thần thông, nguyền rủa nhao nhao hiện ra như trăm sông đổ về một biển, đều đánh về phía Bùi Lăng.

Trong lúc này, phù văn điên cuồng lấp lóe ấp ủ hoàn tất trên chiến xa, âm lôi to lớn thành hình trong vòm trời, vắt ngang trời trong xanh, lúc lôi đình gào thét lại đánh về phía Bùi Lăng.

Trời xanh như nghiêng, công phạt như mưa, vô số thủ đoạn cuốn tới từ bốn phương tám hướng.

Nhìn qua tình cảnh như ngày tận thế này, ánh mắt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo.

Đao đạo vô hiệu, pháp tắc vô hiệu...

Hơn nữa, từ vừa rồi, [Mạt Đạo Khuynh Tiên] của hắn vẫn không có tác dụng!

Tình huống càng ngày càng không thích hợp!

Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Kê Lộc hiện thân, hắn chưa từng trở lại hiện thế, hơn nữa luôn ở trong huyễn cảnh của đối phương!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng lại biến đổi.

Hắn đột nhiên xuất hiện dưới bầu trời âm trâm, sắc trời ảm đạm như máu, u ám lạnh lẽo, xung quanh hiện ra nhà cửa chỉnh tề trùng điệp, con đường sạch sẽ trống rỗng.

Cơn gió lạnh kêu khóc truyền đến từ đằng xa, từng tiếng chói tai, quay đi quay lại trăm ngàn lần.

Chương 2243: Hai tầng huyễn cảnh (2)

Bùi Lăng thấy đang bước đi, bước chân quen thuộc và một trời một vực bình thường, râu dài dưới hàm bay múa như tuổi tác đã lâu, nhanh chóng xuyên qua từng tòa sân nhỏ, xuất hiện trên một quảng trường.

Lúc này, trên quảng trường đứng đầy người, rất nhiều tu sĩ đều khí tức thuần túy trong trẻo, hiển nhiên xuất thân đích truyền chính đạo.

Một nữ tu tóc ngắn bay lên, dung mạo tinh xảo mặc nhuyễn giáp đứng trước mọi người, khí thế lăng lệ, chính là Văn Nhân Linh Sắt.

Bùi Lăng nhanh chóng tới gần nàng, ngay lúc hắn đến gần, Văn Nhân Linh Sắt khẽ ngẩng đầu, mặt mày bắt đầu chuyển biến thành Kê Lộc.

Nàng chưa hoàn toàn hóa thành dáng vẻ Kê Lộc, Bùi Lăng đã ra tay, vô số đao khí huyết sắc mãnh liệt rơi xuống.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí bành trướng như đại dương màu đỏ ngòm phun trảo, trong khoảnh khắc trảm Kê Lộc thành biển thịt, huyễn tượng cũng tan theo mây khói.

Bùi Lăng lại một lần nữa trở lại "hiện thế", quanh người vết thương chồng chất, cũ mới xếp chồng, máu tươi như suối nước lững lờ chảy ra, thẩm thấu cả kiện huyền bào.

Vô số oan hồn cuốn theo cơn gió lạnh trùng điệp đã rơi đến trước người hắn.

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút biến hóa nào, khí tức của hắn đột nhiên dao động, trên đỉnh đầu ầm vang dâng lên ba tòa cửa ra vào nguy nga!

Tòa cửa ra vào thứ nhất lấy vạn độc lâu làm nền đá, sâm nhiên đáng sợ; tòa cửa ra vào thứ hai hoa mỹ đại khí như cung điện Tiên gia; tòa cửa ra vào thứ ba huyết anh vô số, quái đản quỷ quyệt.

Trong ba tòa cửa ra vào đều tản ra khí tức khủng bố khó mà hình dung, như vạn núi rơi xuống đầu, trấn áp tứ phương.

Lực lượng nguyền rủa chảy xiết ra, nhanh chóng ăn mòn phương thiên địa này, quy tắc và trật tự xung quanh lại xảy ra một loại biến hóa quái đản nào đó trong lực xung kích cường đại.

Trạng thái vô cùng suy yếu của Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục, trong hai con ngươi của hắn có trăm tỉ tỉ phù văn nhỏ bé bốc lên đan xen, hận ý, oán niệm, ác ý, phẫn hận cuồn cuộn... Mãnh liệt trào tới từ toàn bộ phương thiên địa này, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn.

Khí tức của hắn vốn đã hạ xuống thấp nhất lập tức liên tục tăng lên.

[Oán Yểm thần thông] !

Ngay sau đó, Bùi Lăng nhanh chóng đánh ra một pháp quyết cổ quái, tiếng nói âm u lạnh lẽo quỷ quyệt nói: "Chú!"

Lực lượng nguyền rủa cuồn cuộn lập tức giáng lâm!

Cơn gió lạnh đập vào mặt, oan hồn, thuật pháp công phạt đột nhiên nhanh chóng hư thối hủ xấu, hóa thành từng mặt người oán độc lớn bằng móng tay.

Khóe miệng mặt người nhếch lên quái dị, lộ ra nụ cười vô cùng hoảng sợ.

Tiếng vui cười liên tiếp tràn ngập thiên địa.

Trên trời cao, toàn bộ Kê Lộc, rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo, chim bằng, chiến xa, đệ tử Thiên Sinh giáo trong chiến xa... Bắt đầu nhanh chóng hư thối.

Vô số mặt người như khuẩn nấm sau cơn mưa, tranh nhau chen lấn sinh ra.

Tiếng cười âm u lạnh lẽo che ngợp bầu trời, chồng chất, quanh quẩn mênh mông khắp nơi.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Hì hì hì hì..."

Trong dòng máu cuồn cuộn, mặt người điên cuồng sinh ra, tiếng cười càng lúc càng lớn, chấn động hư không.

Tạch tạch tạch ken két...

Cuối cùng toàn bộ không gian không chịu nổi tiếp nhận, phát ra tiếng vỡ vụn như đồ dùng trong nhà khó mà chống đỡ, vô số kẽ nứt xuất hiện trong hư không thiên địa, giăng khắp nơi, cơn gió lạnh nổi lên xung quanh.

Trong chớp mắt, tất cả cảnh tượng ầm vang vỡ nát!

Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng thay đổi, chỉ thấy vô số chim bằng, chiến xa như rừng, áo bào trắng uốn lượn như tầng mây ở xung quanh hắn, trên xe kéo khổng lồ, Kê Lộc áo bào trắng vòng vàng, uyển chuyển tuyệt sắc đang theo tiếng chuông linh lung, thướt tha đi tới bên cạnh lan can.

Ba cánh cửa ra vào nguy nga đứng sừng sững trong hư không trên đỉnh đầu Bùi Lăng, khí tức cuồn cuộn bành trướng, đang giằng co với [Bản Thủy Tích Đỉnh] từ xa, ngăn cản lẫn nhau.

Bùi Lăng nhanh chóng kiểm tra trạng thái của mình, phát hiện trên dưới cả người mình lông tóc không tổn hao gì, ngay cả áo bào cũng không có bất kỳ chỗ rách nào.

Quả nhiên!

Tất cả chuyện vừa rồi là hai tầng huyễn cảnh, cho tới lúc này hắn mới chính thức về tới hiện thết Ngoại trừ cái đó ra, những kịch chiến tới lui trong huyễn cảnh như vượt qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng ở trong hiện thế lại chỉ mới qua một chớp mắt ngắn ngủi!

Lúc này, chim đại bàng xung quanh ngửa đầu gầm hét, vô số xoáy lốc sinh ra theo tiếng như hải dương chảy xiết, gào thét lao về phía Bùi Lăng.

Phù văn trên toàn thân chiến xa sáng tắt, vô số thuật pháp công phạt lại sinh dục ra trong hư không, hội tụ như dòng, cuồn cuộn mà tới.

Cảm nhận được được sát ý vô cùng dày đặc, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, Cửu Phách Đao cắt nát hư không mang theo tiếng gió bão, Huyết Sát cuồn cuộn như Huyết Triều tuôn ra, gào thét chém xuống.

Xoạt...

Đao khí to lớn như thành quách huyết sắc quét ngang qua từ trời cao, nơi đi qua vô số thuật pháp công phạt ầm vang phá diệt.

Thấy đao khí có thể trảm vật một lần nữa, trong lòng Bùi Lăng vững vàng.

[Bản Thủy Tích Ngọc Đỉnh] Thiên Sinh giáo này phối hợp với tu sĩ toàn tông thi triển đại trận, có thể đổi âm dương.

Từ một loại ý nghĩa nào đó, rất giống với Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn] lúc trước!

Chương 2244: Kịch chiến!

Không có gì bất ngờ xảy ra, chín môn phái lớn đều có một thủ đoạn thay đổi quy tắc phương thiên địa!

Dường như ba cánh cửa ra vào do "Chú" lưu lại cũng có hiệu quả không khác lắm.

Lần trước Bùi Lăng đối phó Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn], hệ thống cũng dùng ba cánh cửa ra vào này để chống đỡ quy tắc của [Vô Pháp Thiên Ấn].

Bởi vậy, vừa rồi hắn vì phá giải huyễn cảnh, cũng lấy ra ba cánh cửa ra vào này!

Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ!

Không có [Bản Thủy Tích Đỉnh] hạn chế, Bùi Lăng giơ Cửu Phách Đao lên, trường đao điên cuồng múa, không chút dừng lại liên tục chém xuống.

Phù... Phù... Phù...

Lưỡi đao cắt đứt hư không, huyết sắc cuồn cuộn, tiếng kêu rít gào bén nhọn chói tai che ngợp bầu trời.

Đao khí bành trướng như vực sâu sông Hoài lay động bắn lên, lao nhanh đụng nứt, vòng xoáy tranh nhau như sóng dài cuồn cuộn, không gian bế tắc, càn quét bốn phương, vô tận mũi nhọn chém về phía rất nhiều chim bằng, chiến xa như rừng; chém về phía Thái Thượng hộ pháp đạp không mà đứng; chém về phía Giáo Chủ kiều mị dựa vào lan can...

Đao ý cao ngất tản ra khắp vòm trời, huyết sắc đuổi nhau, giao lệ luân chuyển, mù mịt tản khắp.

Nữ tử trên [Bản Thủy Tích Đỉnh], phù văn trên mi tâm sáng tắt, tiếng nước to lớn ầm vang mà lên, trào lên như sống, như nhạc khúc sục sôi, làn váy dài của nữ tử nhẹ vung lên, eo nhỏ nhắn khẽ cong, lại vui mừng nhảy múa.

Áo hương mị ảnh lượn quanh chập chờn, hoàn bội đinh đang.

Đại trận thay đổi theo, âm khí hùng hậu đổ xuống từ trong hư không, ngưng tụ như thực chất, vòm trời màu xám đen sôi trào mãnh liệt như là mưa rào, bốc lên vô tận, tản ra bốn phía.

Hàn ý thấu xương thẩm thấu mỗi một tấc hư không, âm u lạnh lẽo thấm vào toàn bộ thiên địa.

Khí tức ba cánh cửa ra vào trên đỉnh đầu Bùi Lăng cũng nhanh chóng biến hóa, hận ý, oán niệm, cực độ, ác ý khó mà tính toán...

Cuồn cuộn trào ra như thiên hà cắt đứt, cuồn cuộn chảy vào phương thiên địa này, oán giận như vô cùng vô tận điên cuồng hoành hành ngang ngược, nhiễu loạn âm dương.

Cửa ra vào cheo leo, cự đỉnh cao ngất, đôi bên cách không giằng co, trong lúc mơ hồ thế lực ngang nhau.

Ánh sáng phù văn sáng tắt, đột nhiên tất cả trận pháp phòng ngự trên từng tòa chiến xa mở rộng, bóng dáng Thái Thượng hộ pháp đạp không xung quanh nhao nhao biến mất, chỉ có Kê Lộc không nhúc nhích tí nào, vẫn chân trần đạp thảm, chắp tay đứng trong xe kéo.

Ngay sau đó...

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Đao khí như vô cùng vô tận ầm vang chém xuống đại trận, huyết sắc tuôn ra như sóng to gió lớn lặp đi lặp lại công kích đá ngầm, bành trướng vô ngần.

Trong tiếng rung động to lớn, trong hư không nhao nhao hiện ra vết rách như vỏ trứng bị đập mạnh ra, nhìn mà giật mình, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn hủy diệt đại trận.

Chim bằng phát ra từng tiếng kêu to sắc nhọn, phù văn trên từng chiến xa hoàn toàn dập tắt, theo lông vũ thi bằng tản ra, từng đoá huyết hoa nhao nhao rơi ra từ trời cao.

Trong chốc lát, khó mà tính toán số lượng tu sĩ Thiên Sinh giáo chết ngay tại chỗ.

Đao ý tản ra thiên địa, không ngừng loại bỏ lực lượng sinh cơ trong bảo thạch khẩm trên vòng vàng, trong giây lát ánh sáng tan hết, có một vài tu sĩ lấy được cơ hội phục sinh cũng hai mắt trợn lên, hình thần câu diệt.

Trên vòm trời vốn có rất nhiều người, trong khoảnh khắc quy về trống rỗng, chỉ có ba con chim bằng lôi kéo xe kéo to lớn, bình yên vô sự vẫn lơ lửng giữa hư không.

Tường cao màu xám kín kẽ hình thành từ âm khí vắt ngang phía trước chim bằng, đỡ được tất cả đao khí huyết sắc.

Dường như cảm giác được một đợt công phạt này đã kết thúc, tường xám ầm vang đổ sụp hóa thành âm khí khó mà tính toán trở về thiên địa, lộ ra Kê Lộc nhan sắc khuynh thành sau tường.

Ở bên cạnh áo bào trắng uốn lượn, chính là một đám Thái Thượng hộ pháp vừa biến mất.

Bùi Lăng vung lên trường đao, đang muốn tiếp tục ra tay, ánh mắt nhìn qua Kê Lộc đột nhiên khẽ giật mình, Lệ sư tỷ?

Ngay chớp mắt hắn vô thức do dự, trên mặt Kê Lộc lập tức lộ ra một nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Bùi Lăng, cánh tay ngọc khẽ vung lên, vỗ một chưởng về phía hắn.

Bàn tay như tường vi ngày xuân chớm nở phình to, khí tức vô cùng âm hàn lập tức nhét đầy khắp nơi, sương mù màu xám lạnh lưu chuyển như dòng sông chảy xiết, trào lên gào thét, vội rơi về phía tim Bùi Lãng.

Cùng lúc đó, trong giọng nói mất tiếng của Kê Lộc xen lẫn vô tận sự quyến rũ, truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Đừng phản kháng!"

"Bản tọa là người mà ngươi yêu nhất trong đời..."

Rõ ràng tiếng nói này không quen thuộc, nhưng Bùi Lăng nghe vào trong tai lại như giọng nói của Lệ sư tỷ, vội vàng thúc giục truyền đến từ nơi tối tăm, thúc giục hắn lập tức tuân theo lời nói của đối phương, không phản kháng, không phòng ngự, không tránh né, cứ vậy đứng tại chỗ, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm...

Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức tỉnh táo lại, huyết sắc cắt nát vòm trời, Cửu Phách Đao ngang nhiên chém xuống!

Kê Lộc lập tức đổi chiêu, tay áo tuyết trắng bồng bềnh, đưa tay ngăn tại trước người.

Phốc!

Chương 2245: Bất tử

Huyết sắc lóe lên, huyết hoa bắn tung toé, một cánh tay tinh tế kiểu nộn như ngó sen bay lên cao cao, huyết vũ rơi xuống, thân hình Kê Lộc thoắt một cái đã xuất hiện cách đó mấy trượng, vẻ ngoài của hắn ta vẫn tuyệt sắc, chỉ có điều áo bào bị chém mất một tay áo, cánh tay dưới ống tay áo cũng rơi xuống, vết máu màu đỏ thắm hắt vẫy nửa người, vài giọt bắn tung toé lên khuôn mặt như hoa quỳnh nhiễm son, ráng màu chiếu xuống bạch liên, trong tuyệt mỹ lộ ra mấy phần tiêu điều.

Đôi mắt đẹp của Kê Lộc lạnh băng nhìn thẳng về phía Bùi Lăng.

Huyền bào phần phật, Bùi Lăng đạp không mà đứng, lạnh lùng nói: "Kê giáo chủ, loại mánh khoé huyễn thuật này đối mặt với thực lực chân chính, không có bất kỳ ý nghĩa gì!"

Nói xong, hắn lại không nương tay, Cửu Phách Đao gào thét chém ra, huyết sắc như nước thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao về phía Kê Lộc.

Xoạt xoạt xoạt...

Ánh đao như tuyết, sát khí như dòng trào lên giữa sóng đục mênh mông, sóng lớn bão táp, trong chớp mắt như muốn cắn nuốt sạch sẽ Kê Lộc, chim bằng và xe kéo.

Nhìn tình cảnh sấm chớp ào ào, chảy xiết hung hãn này, khóe miệng Kê Lộc hơi cong lên, môi đỏ như máu làm nổi bật da trắng như tuyết dung mạo như hoa, khuynh quốc khuynh thành, ý cười trên mặt hắn ta càng ngày càng quỷ quyệt, hắn ta không nhúc nhích đứng tại chỗ, mầm thịt chỗ cánh tay đứt gãy đột nhiên nhúc nhích, lấy tốc độ cực nhanh lại sinh ra một cánh tay không khác gì trước đó.

Cùng lúc đó, khí tức của hắn ta liên tục tăng lên, còn mạnh hơn vừa rồi!

Áo bào trắng làm gió, vòng vàng rạng rỡ, lúc này trong mắt Kê Lộc những người khác không biến ảo chút nào, nhưng ở trong mắt Bùi Lăng khi thì hóa thành Lệ sư tỷ, khi thì là Tư Hồng Khuynh Yến, khi thì là Yến Minh Họa...

Hắn ta khàn giọng mềm mại đáng yêu nói: "Dù bây giờ ngươi khám phá huyễn tượng, thì có thể thế nào?"

"Ngươi không giết được bản tọa!"

"Bản tọa chỉ cần giết ngươi một lần!"

Tiếng nói vừa dứt, trong tay Kê Lộc kết động pháp quyết, sau lưng hắn ta lập tức dâng lên sóng lớn ngập trời, ảm đạm âm u lạnh lẽo, âm khí thuần túy ngưng kết thành thác nước màu xám đen to lớn gào thét lao đi, bên trong có vô số nam nữ thiếu niên tuyệt sắc, hoàn phì yến gầy mỗi người mỗi vẻ, đều thể xác sáng long lanh, oán khí ngút trời, lúc này khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, vẻ mặt oán độc, trong đôi mắt dày đặc tơ máu, gào thét đánh về phía Bùi Lăng.

Xoạt xoạt xoạt...

Thác nước âm khí che ngợp bầu trời, mang khí thế lôi đình vạn quân đón lấy huyết sắc cuồn cuộn.

Đao khí giăng khắp nơi như là lưới lớn, mặt lưới giăng toàn bộ vòm trời, trong chớp mắt xoắn nát oan hồn, xua tan âm khí.

Mũi nhọn rét lạnh xé rách hư không, dư thế không giảm, gào thét chém về phía Kê Lộc.

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Trong nháy mắt, vô số đao khí xuyên qua đạo thể Kê Lộc, chỉ một thoáng thủng trăm ngàn lỗ, huyết hoa bắn tung toé nhưng sinh cơ của hắn ta không tổn hao gì, trong chốc lát tất cả vết đao đã khôi phục như lúc ban đầu, khí tức hắn ta lại cất cao một đoạn, mơ hồ có mấy phần tương tự với khí tức của Bùi Lăng!

Áo bào trắng tung bay như tuyết, Kê Lộc lại bấm pháp quyết!

Phía trên trời trong xanh đột nhiên nhiễm lên một vòng đỏ thẫm, như là vết máu khô cạn.

Trong nháy mắt, toàn bộ màn đêm đều hóa thành đỏ thẫm cuồn cuộn, như huyết hải dưới đêm tối, thâm trầm ầm u lạnh lẽo, từng cái đầu lâu treo ngược cuộn trào mà ra như u nhọt mênh mông vô bờ, lít nha lít nhít treo cao trên bầu trời.

Tất cả đầu lâu đều còn nhỏ như là hài đồng ba năm tuổi, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm khắc phù văn phức tạp quỷ quyệt, phun trào ra khí tức oán độc đậm đặc.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...

Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đột nhiên bay xuống, ngay sau đó mưa rào như trút nước, vô tận máu đen như trút xuống, xen lẫn oán độc, phẫn hận, ghen ghét, nguyền rủa, ác ý như thực chất tản ra như khói đặc, trong khoảnh khắc thiên địa mờ mịt.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, sắc mặt lạnh lùng, Cửu Phách Đao vỡ vụn thành từng mảnh hư không, gào thét chém xuống!

Lưỡi trường đao lạnh lẽo chói lọi như tuyết, nơi đi qua huyết vũ im ắng chôn vùi, đao ý ngưng tụ trời cao, xé rách vòm trời đỏ.

Cùng lúc đó, trong mắt hắn có phù văn xen lẫn bốc lên, rút ra đủ loại oán giận ác ý ở giữa phương thiên địa này như cá voi hút nước.

Chỉ qua mấy ngón tay, màn đêm hồi phục bình tĩnh, đầu lâu biến mất, huyết hải tiêu trừ, huyết vũ dừng lại... Đao khí gào thét lại chém Kê Lộc làm hàng ngàn hàng vạn đoạn như biển thịt mới tinh.

Nhưng chẳng mấy chốc Kê Lộc khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả áo bào trắng cũng không nhiễm bụi trần như tuyết đầu mùa đắp lên, trong quỷ quyệt như thánh khiết.

Khí tức của hắn ta lại mạnh mẽ hơn vừa rồi mấy phần.

Bùi Lăng cau mày, Kê giáo chủ này vẫn dùng thân phận Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa chiến đấu với hắn, khiến mỗi lần hắn xuất đao đều cảm thấy rất không thoải mái...

Không đúng!

Rõ ràng khuôn mặt Kê giáo chủ chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, vì sao hắn lại nhận đối phương đồng thời là Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến còn có Yến Minh Họa?

Là huyễn cảnh vừa rồi?

Chương 2246: Bất tử (2)

Không kịp suy nghĩ nhiều, trong hành lang trên xe kéo, rất nhiều Thái Thượng hộ pháp liên tục bấm niệm pháp quyết, chỉ một thoáng cơn gió lạnh nổi lên bốn phía, Huyết Hà cuồn cuộn, thi khôi yêu quỷ hiện ra trong hư không, anh quỷ mộng ma nườm nượp mà tới, đều tấn công về phía Bùi Lăng!

Cùng lúc đó, bên cạnh Kê Lộc hơi dập dờn như gợn nước khuếch tán, chợt có hai hóa thân không khác hắn ta chút nào đột nhiên bước ra, chân trần áo bào trắng, vòng vàng rạng rỡ.

Ngay sau đó, bản tôn và hai đạo hóa thân đều biến mất trong bóng đêm.

Thấy thế công cuồn cuộn mà tới, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, trong tiếng kêu rít gào Cửu Phách Đao ngang nhiên chém ra.

Đao khí dày đặc vạn tượng, khí thế cuồn cuộn, mênh mông quét ngang ngàn vạn.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Tất cả thuật pháp đều bị đao khí mênh mông trảm diệt, dư thế đao khí không giảm, vượt qua trời cao tiếp tục chém về phía rất nhiều Thái Thượng hộ pháp.

Các Thái Thượng hộ pháp lạnh lùng nhìn tình cảnh này, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bóng dáng lại như tranh thuỷ mặc bị ướt nhẹp nhanh chóng nhạt lại, biến mất. Bùi Lăng đang muốn tiếp tục xuất đao, cách hắn không xa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng uyển chuyển, cánh tay trông như mảnh mai mềm mại nhô ra, năm ngón tay thành trảo, đầu ngón tay hiện ra huyết quang đậm đặc như lưỡi hung hăng chộp tới bộ ngực hắn!

Tư Hồng Khuynh Yến...

Không!

Không phải Tư Hồng Khuynh Yến!

Một đạo đao khí huyết sắc như tấm lụa lập tức chém về phía huyết trảo người tới.

Keng!

Tiếng kim thiết chạm nhau chấn động hư không, người đến lấy tốc độ nhanh hơn vừa rồi bay ngược ra, áo bào trắng phấp phới, vòng vàng chiếu rọi ánh sáng năm màu, lại là một đạo hóa thân của Kê Lộc.

Ngay sau đó, lại một bóng hình xinh đẹp linh lung xuất hiện ở trên đỉnh đầu Bùi Lăng, bàn tay trắng nõn như sương trùng điệp đánh ra, đánh một chưởng về phía hắn.

Vến Minh Họa?

Ánh mắt Bùi Lăng hơi hoảng hốt, còn không kịp ngạc nhiên đã nhận ra đây là một bộ hóa thân khác của Kê Lộc!

Hắn không kịp thu đao lại trảm, lúc này tay trái nâng lên, cũng đánh một chưởng về phía hắn ta.

Ẩm! !

Song chưởng chạm nhau, lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn như là từng tầng sóng thần gào thét lan ra bốn phương tám hướng, toàn bộ không gian xung quanh dập dờn từng vòng như là mặt nước.

Sông núi cỏ cây phía dưới lập tức hóa thành bột mịn, hiện ra dấu vết đều đều như gợn sóng.

Lúc này hóa thân Kê Lộc đã bị chấn động đến bay xéo ra ngoài.

Lúc này, một bóng dáng tinh tế thướt tha như cành liễu ngày xuân, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Bùi Lăng, trong lúc im hơi lặng tiếng đã trực tiếp vỗ một cái vào sau lưng Bùi Lăng.

Oanh! !!

Chưởng kình kinh khủng rắn chắc đánh vào thể xác Bùi Lăng, trong nháy mắt chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn.

Trong cổ Bùi Lăng lập tức ngòn ngọt, thân thể không bị khống chế rơi xuống.

Nhưng chỉ hạ xuống mấy chục trượng, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, đã ổn định trận cước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu bầm tím, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm.

Bản thể và hóa thân của Kê giáo chủ vây công, lấy thực lực của hắn đủ để nhẹ nhõm ngăn lại!

Chỉ có điều, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng lúc thấy khuôn mặt ba người Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến còn có Yến Minh Họa, hắn ra tay vẫn sẽ do dự trong chốc lát!

Đối với tu sĩ Hợp Đạo hậu kỳ, trong chớp mắt này là phân chia sinh tử Nếu không phải thực lực của hắn mạnh hơn Kê Lộc này rất nhiều, lúc này không chỉ bị thương đơn giản như vậy!

Lúc này Bùi Lăng mờ mịt nói: "Ngủ!"

Ngôn xuất pháp tùy, pháp tắc trong phương thiên địa này lập tức lặng yên biến hóa.

Bản thể và hai cỗ hóa thân của Kê Lộc đang muốn ra tay, đột nhiên khí tức không bị khống chế yên tĩnh lại, mí mắt điên cuồng khép lại, khí cơ trầm ngưng, tâm niệm vắng lặng...

Ngay lúc này, giọng Bùi Lăng âm u lạnh lẽo rộng lớn, lại nói:

"Chú!"

Thể xác bản thể và hóa thân của Kê Lộc lập tức bắt đầu hư thối, dòng máu trộn lẫn nước mủ ào ạt chảy xuôi, trên vết thương nhanh chóng mọc ra từng mặt người oán độc lớn khoảng móng tay.

Ngay sau đó Bùi Lăng tiếp tục nói: "Đoạn!"

Ba sợi tơ huyết sắc giống như đúc xuất hiện ở giữa cổ bản thể và hóa thân của Kê Lộc, sau khi tơ máu xuất hiện nhanh chóng mở rộng, chẳng mấy chốc dòng máu tuôn ra như dòng suối, huyết nhục nhanh chóng mơ hồ, mơ hồ lộ ra xương cốt trắng hếu.

Lúc này, bóng dáng một đám Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo hiện ra bên cạnh [Bản Thủy Tích Khí Đỉnh], thấy Bùi Lăng đang muốn hạ sát thủ với Kê Lộc, lập tức nhao nhao giận tím mặt!

"Bùi Lăng to gan dám làm trái thiên ý! Đáng chết! Đáng chết!"

"Nhanh chóng bó tay chịu trói! Nếu không trời tru đất diệt đang ở trước mắt!"

"Giết hắn!"

Còn chưa dứt lời, vô số thuật pháp âm độc, thần thông quỷ quyệt đã đánh xuống đầu Bùi Lăng.

Bùi Lăng không hề bị lay động, lạnh lùng nói: "Chúng!"

Trong nháy mắt, trong hư không xung quanh hiện ra vô số phục khắc thể Tổ Kiếm, lưỡi kiếm rét lạnh như sương tuyết chiếu nguyệt, gào thét đón lấy đủ loại thuật pháp công phạt của Thiên Sinh giáo.

Cùng lúc đó, Cửu Phách Đao giơ cao, trên đỉnh đầu Bùi Lăng nhanh chóng ngưng tụ đại lục huyết sắc to lớn, khí thôn vạn dặm, mênh mông cuồn cuộn.

Chương 2247: Đừng mong còn sống trở về

Lúc trường đao chém xuống như huyết thiên đổ nghiêng, kêu khóc tuôn ra, lao nhanh vô ngần như muốn nuốt hết Kê Lộc trong nháy mắt.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Lực trùng kích mạnh mẽ lặp đi lặp lại chấn động hư không, thuật pháp Thiên Sinh giáo khó mà tính toán kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kiếm quang chôn vùi, áo bào trắng liên tiếp lui về sau, một đám Thái Thượng hộ pháp bị kiếm quang dữ tợn đánh cho không ngừng trốn tránh.

Bản thể và hóa thân của Kê Lộc chưa tránh khỏi pháp tắc và nguyền rủa, chỉ chớp mắt đã bị vô số lưỡi đao huyết sắc xuyên qua người.

Ba bộ thể xác lập tức hóa thành vô số khối vụn như biển thịt.

Nhưng ngay sau đó...

Kê Lộc lập tức khôi phục như lúc ban đầu, áo bào trắng tung bay như tuyết đọng trên đỉnh núi, sáng ngời sạch sẽ, vòng vàng chiếu rọi giữa lông mày sáng chói rực rỡ, thần thánh nghiêm nghị. Khí thế quanh người hắn ta lại nhảy lên cao một đoạn, khí tức càng ngày càng gần với Bùi Lăng.

Sóng mắt lưu chuyển như khe suối trong veo ngày xuân, phong tình vô hạn, giọng Kê Lộc khàn khàn ẩn chứa mị ý, lười biếng cười nói: "Bản tọa từng nói, bây giờ ngươi không giết được bản tọat"

Nói xong, bản thể và hóa thân của Kê Lộc đồng thời đánh ra pháp quyết phức tạp.

Khí tức âm hàn đại thịnh!

Toàn bộ phương thiên địa này như rơi vào hầm băng, sương tuyết màu xám đen đột nhiên hiện ra, tản ra đầy trời, lúc tuyết ngược gió tham, sự căm hận mãnh liệt trào tới từ bốn phương tám hướng.

Trong nơi tối tăm, vô số ác độc nguyền rủa, chán ghét, bài xích, ác niệm, cướp đoạt, uy hiếp... Như hơi khói mờ mịt, chỗ nào cũng có đánh thẳng vào tâm thần Bùi Lăng, ăn mòn nhục thể của hắn.

Dường như ý chí của phương thiên địa này đang không ngừng trách cứ, kháng cự, mắng hắn.

Nhìn qua bản thể và hóa thân của Kê Lộc đã hoàn toàn hóa thành Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa, sắc mặt Bùi Lăng đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh.

Thì ra là thết Là tâm mat Ngay từ đầu vị Giáo Chủ Thiên Sinh giáo này đã dùng huyễn cảnh, mục đích thực sự chỉ có một, đó là thay thế người trong lòng hắn!

Bùi Lăng không biết môn thủ đoạn kia của Kê Lộc, cụ thể cần điều kiện gì nhưng hiện tại đối phương trông như bất tử bất diệt, trên thực tế như tâm ma.

Chỉ cần trong lòng hắn không thể dứt bỏ Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa, không tru diệt được Kê Lộc!

Phương pháp phá giải là chém đứt tất cả tình nghĩa với ba người Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa...

Nghĩ thông suốt điều mấu chốt này, ánh mắt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo.

Vị Giáo Chủ này chẳng những hóa thành nữ tu mị hoặc hắn, hơn nữa còn năm lần bảy lượt dùng thân phận ba người Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa ra tay với hắn, hiện tại còn lấy nhân quả giữa ba người và hắn diễn hóa tâm ma, ép hắn trảm tình trảm đạo từ đây là thù không đội trời chung!

Vốn hắn còn muốn giống lúc đối phó Tông Chủ năm tông chính đạo, chỉ cần thắng tiên lộ là được, có thể thả Giáo Chủ Thiên Sinh giáo này một con đường sống, nương tay nhân từ... Nhưng bây giờ Kê Lộc phải chết! !

Không chỉ Kê Lộc, tất cả những tu sĩ Thiên Sinh giáo đến đây vây công hắn đều đừng mong còn sống trở về!

Thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, bài xích, căm hận tấn công như sóng dữ mãnh liệt, đã bắt đầu lặp đi lặp lại xâm nhập vào tâm chí Bùi Lăng, hắn đạp không mà đứng, sắc mặt không có chút biến hóa nào, đột nhiên khép hai mắt lại.

Tất cả tâm niệm đều thu lại, hội tụ vào sâu trong thức hải.

Cành lá lượn quanh, cổ mộc to lớn che trời mà lên, tán cây khổng lồ khó có thể tưởng tượng, năm vòng mặt trời huy hoàng treo cao, chiếu rọi ngàn vạn.

Tinh khí thần của Bùi Lăng cô đọng thành một điểm, hòa vào trong cự mộc.

Soạt, soạt, soạt... Trong thức hải đột nhiên nổi lên một cơn gió, năm vòng mặt trời vẫn hừng hực bá đạo, cành lá sum suê bồng bột lại bắt đầu lay động kịch liệt...

Trong hư không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên dâng lên hư ảnh một gốc cây dâu vô cùng to lớn, thẳng vào mây xanh.

Cây dâu cheo leo to lớn, lá xanh biếc như phỉ thúy không tỳ vết, bên trong xen lẫn từng tia từng sợi màu sắc vàng ròng như đến từ nắng gắt, sáng chói tươi non, tản ra sinh cơ mạnh mẽ tràn đầy.

Cành lá chập chờn, hư ảnh ầm vang đứng sừng sững, trong nháy mắt xông phá đại trận trấn áp của [Bản Thủy Tích Khí Đỉnh], âm dương mất cân bằng, pháp tắc dây dưa trong phương thiên địa này lập tức vỡ nát.

Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, cảnh tượng xung quanh thay đổi, chỉ nghe kim linh từng tiếng giòn vang, tuyệt đại giai nhân áo bào trắng vòng vàng lộ ra hai chân, mắt cá chân giẫm lên thảm nỉ, chậm rãi đi ra từ sâu trong xe kéo, bước liên tục khoan thai, từng bước thướt tha.

Hắn ta khó khăn lắm đứng vững trên hành lang bên ngoài xe kéo, mắt đẹp trong trẻo nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói khàn khàn lại mị hoặc: "Trọng Minh tông."

"Dù ngươi huyết mạch thấp, nhưng..."

"Hiện tại bản Giáo Chủ thiếu một lô đỉnh...

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, đây là lời mà Kê Lộc nói lúc vừa ra sân!

Định "Quả" tìm "Nhân"!

Hắn đổi một đầu "Nhân", về lúc trước khi Giáo Chủ thi triển huyễn tượng!

Chương 2248: Đại thắng

Nhìn qua Giáo Chủ chưa biến hóa thành ba người Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa, Bùi Lăng không chút do dự, lúc này khép hai mắt lại, một tay che khuất mắt phải, một tay đánh ra một đạo pháp quyết khí tức cổ xưa.

"Chúng sinh...

Cùng lúc đó, Kê Lộc áo trắng nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp sóng ngang nhìn về phía Bùi Lăng, đã âm thầm phát động huyễn thuật.

Chỉ có điều, khí tức Bùi Lăng đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng.

Huyễn thuật "Âm" tướng Thiên Sinh giáo không có chút tác dụng nào với hắn, một cái khe to lớn vắt ngang phương thiên địa này, hiện ra từ trên trời cao.

Kê Lộc thay đổi sắc mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ rùng mình.

Hắn ta lập tức đánh ra đủ loại pháp quyết điều khiển [Bản Thủy Tích Ngọc Đỉnh], rất nhiều nữ tử phía trên thân đỉnh nhao nhao mở ra hai mắt, đôi mắt vàng ròng lưu chuyển ngàn vạn ánh sáng, khóe miệng hơi cong lên lộ ra ý cười quỷ quyệt âm u lạnh lẽo.

Ngay sau đó, tất cả nữ tử xoay eo cong người, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Đại trận lập tức biến ảo, khí tức âm hàn vô cùng đậm đặc như là hồng thủy vỡ đê hoành hành ngang ngược bành trướng.

Nhưng đúng lúc này, Bùi Lăng lại mở miệng tiếp tục nói: "Bể khổ độ thuyền!"

Giọng nói này rất bình thản lại lộ ra sự uy nghiêm cao xa không thể nghi ngờ, giống như từ nơi tối tăm có sự tồn tại gì đó rủ xuống từ vòm trời, quan sát chúng sinh, xem vạn sự vạn vật như chó rơm.

Tất cả tiếng vang giữa thiên địa đều trầm mặc, yên lặng như tờ, chỉ còn lại ống tay áo Bùi Lăng phần phật.

Mắt trái không bị che khuất của hắn chậm rãi mở ra, cái khe trên trời cao cũng mở ra một chút xíu theo hành động này.

Một ánh sáng âm u lạnh lẽo đổ xuống từ trong kẽ nứt.

Như là nhân thế rơi vào vực sâu, như là phàm trần tới ngày tận thế, như là thiên hạ tuyệt vọng đổ nghiêng... Con ngươi to lớn lộ ra trước mặt phương sinh linh thiên địa này từng chút một.

Vẫn không có tiếng động, không có giọng nói, không có cầu cứu, không có e ngại, từng đầu thi bằng, từng cái chiến xa lặng lẽ không một tiếng động đổ sụp thành tro, tản vào tứ phương.

Phù văn trận pháp, thủ đoạn phòng hộ điêu khắc trên đó mềm yếu bất lực như là tơ nhện, chưa từng có chút tác dụng nào.

Tu sĩ Thiên Sinh giáo chịu trách nhiệm di chuyển oan hồn yêu quỷ khôi lỗi, phi cầm tẩu thú không kịp trốn xa, hoa mộc cá trùng... Tất cả sinh linh đều sinh cơ tản khắp, hóa thành bụi cháo lộn xộn.

Áo bào trắng bất lực bay xuống đầy trời, vòng vàng ảm đạm, bảo thạch nứt ra, cặn bã tuôn rơi.

Sắc mặt Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo thay đổi, nhao nhao mượn dùng lực lượng [Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] hóa thành hư vô.

Nhưng chẳng mấy chốc theo con ngươi to lớn mở ra, nhìn về phía toàn bộ phương thiên địa này, tất cả trật tự giữa thiên địa ầm vang sụp đổ, tất cả âm dương chôn vùi im ắng, toàn bộ sinh linh quy về vĩnh tịch.

Từng Thái Thượng hộ pháp hóa thành hư vô không bị khống chế một lần nữa hiện ra thân hình ở giữa phương thiên địa này, chợt ngã xuống trời cao.

Tất cả thủ đoạn phòng ngự, thủ đoạn bảo mệnh, thủ đoạn chạy trốn của bọn họ... Đều không thể ngăn cản con ngươi nhìn chăm chú.

Kê Lộc áo trắng nhanh chóng ảm đạm, thể xác như là cành lá tươi non dưới ánh nắng gay gắt, cũng lấy tốc độ cực nhanh khô héo suy tàn, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía con ngươi trên trời cao, trên khuôn mặt kiều diễm tuyệt mỹ toát ra vẻ không cam lòng dày đặc, khàn giọng nói: "Bản tọa... Mới là thiên ý!"

Vừa nói xong, hắn ta đột nhiên ra tay, bảo thạch giữa lông mày nổ tung, khí thế quanh người tăng vọt, âm khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông gào thét mà ra, mang theo ý quyết tuyệt nhào về phía con ngươi.

Khí tức rét lạnh ăn mòn tứ phương, từng khuôn mặt tuyệt sắc chìm nổi trong âm khí, nguyền rủa gào thét.

Đại dương màu xám đen vừa lên không trung, chưa tới gần con ngươi đã hóa thành tro bụi không có chút sinh cơ, như tuyết lớn giội vẩy trời trong xanh.

Sử dụng ra một kích này, sinh cơ của Kê Lộc lập tức vô cùng yếu ớt, gần như không còn.

Cuối cùng hắn ta không duy trì được thể xác của mình, rơi xuống từ giữa không trung.

Ầm!

Kê Lộc đập ầm ầm xuống mặt đất, núi đá đã sớm hóa thành tầng tầng lớp lớp bụi bặm, hắn ta xuyên qua tro bụi nặng nề, ném ra một cái hố sâu giữa cát bụi bay lên.

Một sợi âm khí vô cùng thuần túy, vô cùng tinh luyện lặng yên tiêu tán từ trong cơ thể hắn, toàn bộ đạo thể của Kê Lộc hơi chấn động một chút, đã từ nữ thân kiều mị vạn phần, khôi phục thành nam thân tuấn lãng.

Khuôn mặt nữ tử trên Bản Nguyên Tích Vô Đỉnh mơ hồ một trận, trở về là bóng người lay động không thể thấy rõ, chợt cũng rơi xuống từ trên trời cao.

Oanh! !

Nhưng ngay lúc này, đỉnh tròn ba chân to lớn trên trời cao rơi đập vào bên cạnh Kê Lộc, phù văn trên đó sáng tắt, uy năng thu liễm từng chút một.

Kê Lộc vô cùng cố gắng đưa tay chạm vào Bản Nguyên Tích Vô Đỉnh, đôi mắt kinh khủng trên trời xanh đã hoàn toàn mở ra...

Im hơi lặng tiếng, yên lặng như tờ.

Tất cả mọi thứ ở phương thiên địa này đều lấy tốc độ vô cùng nhanh, hôi phi yên diệt...

Chương 2249: Đại thắng (2)

Nhìn ra xung quanh, tất cả màu sắc ảm đạm trong tích tắc, màu xám đen tĩnh mịch lập tức bao trùm lên màu xanh.

Giữa thiên địa không còn chút tiếng động nào nữa như là bức tranh hoang vu dừng lại, vạn vật tiêu trừ, chúng sinh tản khắp, chỉ có một mình Bùi Lăng đạp không mà đứng, huyền bào phần phật.

Hắn lập tức khép mắt trái lại, tản đi pháp quyết trong tay.

Cùng lúc đó, con ngươi trên trời cao cũng nhanh chóng khép kín, sau đó lập tức biến mất, một lần nữa lộ ra trời trong xanh cuồn cuộn.

Khí tức vô cùng kinh khủng, cao xa uy nghiêm không mang theo bất kỳ nhân tính nhìn chăm chú lặng yên thối lui.

Đại chiến kết thúc, thắng bại đã định!

Bùi Lăng lại mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Kê Lộc đã vẫn lạc.

Tiên thuật [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này làm trái thiên quy, vốn không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng.

Chỉ có điều, Kê giáo chủ này thật sự muốn chết!

Cho dù hiện tại đã làm thịt đối phương, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu!

Trong lúc đang suy nghĩ, lực lượng thiên địa cuồn cuộn mênh mông trào lên từ toàn bộ địa giới Thiên Sinh giáo như trăm sông vào biển, gào thét quán chú vào trong cơ thể hắn.

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng!

Kiểm tra ra ký chủ thành công trên (tiên lộ tranh phong], hệ thống đưa tặng miễn phí một cọc [tiên lộ phúc duyên 1..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Thiên Sinh giáo..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí [tiên lộ phúc duyên:

Thiên Sinh giáo 1...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, nhanh chóng chạy tới một phương hướng.

Vạt áo màu đen tung bay, vô số tro bụi cũng bay lên theo, lộn xộn bay vút lên như mây mù, im ắng gào thét, che đậy vòm trời, bóng đêm càng thêm dày đặc.

Tro đen bao phủ khắp nơi, không rơi tĩnh mịch.

Không còn chút sức sống nào nữa.

Thiên Sinh giáo.

Tổng đàn.

Trong lửa tế cuồn cuộn, một bóng dáng đột nhiên hiện ra.

Nàng áo bào trắng như tuyết, tóc đen như suối, vòng vàng giữa lông mày điêu khắc hoa văn phức tạp, khí tức cổ xưa nhắm chặt hai con ngươi, lông mi dài rủ xuống như cánh bướm, sau khi khẽ run đột nhiên mở ra.

Màu xích kim dày đặc tràn ra từ trong mắt như thuần kim tinh luyện, rực rỡ huy hoàng, uy nghiêm đạm mạc gần như không có bất kỳ hơi người nào.

Cần cổ thon dài nâng lên, đôi mắt vàng ròng nhìn về một phương hướng, ánh mắt lập tức nhìn qua từng tầng cách trở, muôn sông nghìn núi, rơi vào một chỗ vốn nên là núi cao sông dài, đất đai phì nhiêu.

Chỉ thấy giữa núi rừng vốn cây rong vốn um tùm, sản vật màu mỡ, nay lại sinh cơ diệt hết, bụi bặm đầy trời, chồng chất nặng nề, Giữa thiên địa xám xịt, hài cốt tán loạn khó mà tính toán.

Chiến xa bằng đồng thau, thân thể thi bằng tàn phế, áo bào trắng, vòng vàng, mảnh vỡ bảo thạch, thây khô như thể xác...

Thứ duy nhất còn tính là hoàn chỉnh, chính là thi hài Kê Lộc áo bào đã ảm đạm như vàng xám, cùng [Bản Thủy Tích Vô Đỉnh] gần hắn ta trong gang tấc.

Bên dưới sự quản lí bị tập kích, rất nhiều môn nhân thân tử đạo tiêu, Giáo Chủ đời này chiến tử sa trường, khí linh trong bảo vật trấn tông bị trọng thương...

Đôi mắt vàng ròng vô cùng bình thản nhìn tình cảnh này, sắc mặt tổ sư Thiên Sinh giáo không có bất kỳ biến hóa nào.

Ánh mắt của nàng nhanh chóng rời khỏi chiến trường này, trong nháy mắt lướt qua mấy tầng sơn thủy, rơi vào một tu sĩ huyền bào vác đao.

Khí tức Trọng Minh tông, cốt linh không lớn nhưng căn cơ cực kỳ hùng hậu.

Ánh mắt tổ sư lại nhìn lên trên đỉnh đầu tên hậu bối này, chẳng mấy chốc trong hai con ngươi không có bất kỳ gợn sóng gì của nàng lộ ra vẻ khác lạ...

Tên hậu bối Trọng Minh tông diệt sát Giáo Chủ Thánh giáo đời này rất tôn quý!

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Thu Đàn.

Bùi Lăng tốc độ phi độn cực nhanh, vô số núi non, thành trì, tế đàn, lầu các... Nhanh chóng rút lui phía dưới hắn.

Bởi vì có kinh nghiệm quá nhiều lần, hiện tại trong lòng hắn đã rất bình tĩnh.

[tiên lộ phúc duyên] cái gì, chỉ đến Thiên Sinh giáo một chuyến mà thôi.

Hơn nữa, tu vi của hắn vừa đột phá Hợp Đạo hậu kỳ, lần này khiêu chiến Thiên Sinh giáo xong, còn chưa tới được Độ Kiếp kỳ, sẽ không xuất hiện tình huống lần trước ở Cửu Nghi sơn.

Chờ hoàn thành đưa tặng ([tiên lộ phúc duyên], trực tiếp tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên".

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng thấy trên trời cao trước mặt xuất hiện một tòa tế đàn khổng lồ, quy mô của nó càng hùng vĩ hơn đủ loại chỗ tế tự nhìn thấy trên đường đi, như một ngọn núi cực lớn bay lên không trung.

Trên đỉnh tế đàn có lít nha lít nhít xiềng xích bằng xương rủ xuống như dây leo, nối liền toàn bộ tế đàn với mặt đất.

Phong cách của nó cổ xưa nặng nề như đã trải qua vô số năm tháng, khí tức xa xưa thâm trầm lắng đọng ra theo thời gian, vân triện chữ "Thu" loang lổ gió sương, đã không rõ đêm ngày.

Đây là Thu Đàn dưới trướng Thiên Sinh giáo!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tốc độ bay không ngừng, quanh người hơi dập dờn, lại lập tức hóa thành dáng vẻ Kê Lộc, tuấn lãng tà dị, áo bào trắng vòng vàng, khí chất quanh người trang nghiêm, to lớn đường hoàng.

Chương 2250: "Chúc Y" tổ sư

Ngay sau đó, trong Thu Đàn nhô ra một luồng thần niệm cường đại, khó khăn lắm mới chạm đến Bùi Lăng lại nhanh chóng triệt hồi tất cả phòng hộ, mặc cho hắn tiến quân thần tốc, chui vào trong Thu Đàn.

Bùi Lăng vừa rơi xuống đất, hư không cách đó không xa liền hiện ra một kẽ nứt, một tu sĩ áo bào trắng vẻ ngoài oai hùng bước ra từ bên trong, lập tức khom mình hành lễ: "Đàn chủ Thu Đàn Biên Thúy bái kiến Giáo Chủ, chúc mừng Giáo Chủ đại thắng..."

Còn chưa dứt lời, đã thấy "Kê Lộc giáo chủ" trước mặt không có bất kỳ phản ứng gì, nhìn cũng không nhìn hắn ta một chút, trực tiếp độn về một phương hướng trong Thu Đàn.

Biên Thúy giật mình, lập tức đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng xuyên qua rất nhiều cấm chế, cơ quan, phòng thủ, đi vào Truyền Tống Trận Thu Đàn, không chút do dự bước vào trong đó.

Nhìn tình cảnh này, Biên Thúy lập tức hiểu ý, lúc này thôi động Truyền Tống Trận.

Ánh sáng trắng to lớn xông lên trời không, bóng dáng Bùi Lăng nhanh chóng biến mất.

Tổng đàn Thiên Sinh giáo.

Tế đàn màu trắng to lớn treo cao trên vòm trời, lửa tế đen nhánh nhảy nhót bay vút lên, ngút trời hừng hực.

Bên cạnh tế đàn, Truyền Tống Trận chỉ có cao tầng mới có thể sử dụng đột nhiên sáng lên cột sáng màu trắng to lớn, không gian nhanh chóng chấn động.

Thủ vệ hộ pháp ở bên cạnh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt chuyên chú nhìn qua trận pháp trước mặt.

Trong giây lát, ánh sáng trắng tản đi, lộ ra một bóng dáng mà hộ pháp cực kỳ quen thuộc.

Áo bào trắng vòng vàng không khác giáo chúng chút nào, lại như đặc biệt tuấn lãng thẳng tắp, chính là Giáo Chủ Kê Lộc!

Hộ pháp khẽ giật mình, lập tức khom mình hành lễ: "Giáo Chủ!"

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không có bất kỳ đáp lại gì, trực tiếp chạy tới cung điện của Giáo Chủ Thiên Sinh giáo.

Tế cung.

Đây là chỗ ở của các đời Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, chính điện cũng là chỗ tổ chức đại điển Giáo Chủ vào chỗ.

Bóng trắng lóe lên, Bùi Lăng nghênh ngang đi vào trong điện, đi lên mười bậc thềm son trước mặt, ngồi xuống bảo tọa Giáo Chủ Thiên Sinh giáo.

Lực lượng thiên địa liên tục không ngừng hội tụ vào trong cơ thể hắn, tốc độ quán chú lập tức trở nên càng nhanh hơn như nước chảy xiết mãnh liệt, cuộn tròn thành xoáy, trường hà treo ngược xuống, cuồn cuộn mênh mông, hùng hậu vô ngần.

Khí tức Bùi Lăng lập tức liên tục tăng lên, ống tay áo không gió mà bay, khí thế càng tăng.

Lúc này, cả tòa tế cung đều nghe tin lập tức hành động.

Trong giây lát, hai tên tu sĩ một nam một nữ cùng đi vào trong, nam tu oai hùng dương cương, nữ tu mềm mại quyến rũ, đều mặc thải y, hoàn bội đỉnh đang, càng làm nổi bật vẻ đẹp, sau khi đi vào chính điện, sóng mắt lưu chuyển, tình ý rả rích nhìn về phía Bùi Lăng, nhanh nhẹn quỳ gối: "Nô chúc mừng chủ nhân đại thắng"

"Chủ nhân tôn quý phi phàm, huyết mạch ti tiện khiêu chiến chỉ là trò cười!"

"Có thể hầu hạ huyết mạch cao quý như chủ nhân, là phúc phận đời đời kiếp kiếp của nô."

Đang nói, ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân, chợt một đoàn mỹ nhân hoa phục cùng nhau chen vào.

Trang phục những mỹ nhân này đều cực kỳ xa hoa, ngọc biếc quấn quanh, ăn mặc tinh tế, nhân số rất cân đối, một nửa nam tu, một nửa nữ tu, từng người dung mạo xuất chúng, vẻ mặt ung dung.

Giống với một nam một nữ đi vào trước tiên, sau khi bọn họ tiến vào, đầu tiên là hành lễ chúc mừng, chợt chen chúc đến bên cạnh bảo tọa, bắt đầu ngươi một lời ta một câu chúc mừng Bùi Lăng: "Chủ nhân tu vi cái thế, chỉ là Thánh Tử Trọng Minh tông không chịu nổi một kích..."

"Chủ nhân oai hùng tuấn lãng, là sự tồn tại mà cả đời nô hiếm thấy, Bùi Lăng kia có thể được chủ nhân tự mình ban cho hắn cơ hội thân tử đạo tiêu, cũng không uổng công kiếp này..."

"Nô thật ghen ghét Bùi Lăng kia, thân phận của chủ nhân tôn quý cỡ nào, lại tự mình ra tay..."

"Chủ nhân rời đi mấy canh giờ, nô cơm nước không vào, như cách ba thu... Cầu chủ nhân thương tiếc..."

Rất nhiều tu sĩ đều mặt đẹp như ngọc, cách ăn mặc thích hợp, dáng vẻ xuất chúng, lúc này lời nói nhẹ nhàng, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đầy vẻ ái mộ và sùng kính không giữ lại chút nào.

Nhìn mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ trước mặt, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một trận cảnh đẹp ý vui, kéo theo sự tức giận với toàn bộ Thiên Sinh giáo cũng tiêu tan một chút.

Những nữ tu xinh đẹp này đều là lô đỉnh của Kê Lộc, tư sắc đúng là một người xuất chúng hơn một người, đáng tiếc đều đã không còn tấm thân xử nữ...

Thế nhưng, những nam tu bên cạnh cũng gọi hắn là "chủ nhân", lại không biết thân phận ra sao?

Đang nghĩ ngợi, lúc này nam tu đi vào trước tiên cách hắn gần nhất đột nhiên lè lưỡi, cực kỳ ám muội liếm lắp môi son một vòng, chợt phong tình vạn chủng nhìn Bùi Lăng...

Ọc! !

Tâm trạng của Bùi Lăng vừa tốt hơn chút, trong nháy mắt trở nên vô cùng hỏng bét.

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng [tiên lộ phúc duyên: Thiên Sinh giáo 1...

"Leng keng! Lần này là đưa tặng gấp ba, hệ thống tiếp tục đưa tặng [tiên lộ phúc duyên: Hàn Ảm Kiếm Tông], [tiên lộ phúc duyên: Tố Chân Thiên] cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, ngay sau đó Bùi Lăng bị nó điều khiển đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài.

Chương 2251: "Chúc Y" tổ sư (2)

Bước ra một bước này, cảnh vật xung quanh lập tức biến ảo như kỳ quái, từ trong cung điện xa hoa đường hoàng, mỹ nhân vờn quanh, lập tức đi vào một mảnh lửa tế cuồn cuộn.

Biển lửa thâm trầm đen như mực, lạnh lẽo thấu xương sôi trào mãnh liệt.

Ngay vị trí cách Bùi Lăng không xa, một bóng dáng áo bào trắng lơ lửng trong hỏa diễm, yên tĩnh ngồi xếp bằng.

Khí tức quanh người nàng thu liễm gần như không có, thần niệm đảo qua như hoàn toàn không tồn tại, lúc này lông mi dài cụp xuống, tròng mắt màu vàng óng bình thản quan sát hắn.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần đưa tặng miễn phí này đến đây là kết thúc"

"Leng keng! Đưa tặng ([tiên lộ phúc duyên] thất bại, lần sau hệ thống tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo một tràng tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Nhìn qua nữ tử mảnh mai áo trắng như tuyết, đào xấu hổ lý nhường trước mắt, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Lần trước người im hơi lặng tiếng cắt ngang hệ thống đưa tặng như này, chính là "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn!

Hiện tại, chắc chắn vị này là một vị tổ sư Thiên Sinh giáo nào đó!

Nhưng không giống lần trước, Cửu Nghi sơn là chính đạo, dù cho là tổ sư một tông cũng sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, thiên vị phe mình.

Giữa Bùi Lăng và Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ là đường đường chính chính chiến đấu, cuối cùng Đào Văn Độ chết vì thần mộc phản phệ, cũng không phải hắn tự tay giết chết!

Bởi vậy: "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn không so đo với hắn.

Mà lần này...

Hắn vừa chém Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc!

Thiên Sinh giáo là ma môn, sẽ không nói quy củ như chính đạo!

Hơn nữa, Bùi Lăng còn ngụy trang thành Giáo Chủ Thiên Sinh giáo ngay trước mặt vị tổ sư Thiên Sinh giáo này!

Dù là chính đạo, cũng không phải ai cũng có thể rộng lượng như vị "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn kia!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, vô cùng cảnh giác khom mình hành lễ: "vãn bối Thánh Tử Trọng Minh tông đương thời Bùi Lăng, xin ra mắt tiền bối!"

Hắc hỏa cuồn cuộn như biển, đại dương mênh mông tuỳ tiện, càng làm nổi bật sự thần thánh cao khiết của vị nữ tổ sư đang lơ lửng ngồi xếp bằng.

Tròng mắt màu vàng óng nhìn chăm chú Bùi Lăng giây lát, nữ tổ sư khẽ gật đầu, cuối cùng mở miệng, hờ hững nói: "Bản tọa Chúc Y"

"Là một trong tổ sư Thiên Sinh giáo."

"Mặc kệ ngươi có thân phận ra sao, giết Giáo Chủ Thánh giáo ta, nhất định phải trả giá đắt"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, bắp thịt cả người căng cứng, đã chuẩn bị sẵn sẽ chạy đi bất cứ lúc nào, giọng nói lại rất bình tĩnh hỏi: "Không biết tiền bối muốn như thế nào?"

"Chúc Y" tổ sư nói: "Rất đơn giản"

"Nước không thể một ngày không có vua, Thánh giáo không thể một ngày vô chủ."

"Ngươi đã giết Giáo Chủ Thánh giáo, phải do ngươi đến đăng cơ lên ngôi, kế nhiệm vị trí Giáo Chủ Thánh giáo!"

A? ?

Thiên Sinh giáo.

Bên ngoài tổng đàn.

Trời cao mênh mông, mây núi uốn lượn.

Trong một mảnh mây khói mênh mông, áo xanh chậm rãi hiện ra thân hình, tóc bạc như nguyệt, mắt xanh như hồ, Dược Dạ Thư tay áo rộng mà đứng, hàng lông mày kẻ đen cau lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ nghi ngờ.

Vì sao mỗi lần đại chiến kết thúc, đồ nhi này của mình đều chạy đến tông môn đối phương?

Hiện tại Bùi Lăng đã bị "Chúc Y" Thiên Sinh giáo để mắt tới, nếu nàng ra tay cứu người, chắc chắn sẽ chia mất khí số trên tiên lộ của đồ nhi.

Thế nhưng, nếu chút nữa đồ nhi thật sự rơi vào nguy hiểm, vậy nàng cũng không thể không ra tay...

Ngoại trừ cái đó ra, đồ nhi này vẫn sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương, lần một lần hai thời gian rất ngắn, còn có thể tạm thời không có việc gì; nhưng số lần càng nhiều, hoặc là sau một quãng thời gian, sớm muộn cũng gây ra tai họa!

Dù giới vực cách xa nhau, từ đầu đến cuối thượng giới chưa từng phát hiện, chờ tiến vào Phù Sinh cảnh, mở ra Phù Sinh kỷ cục sẽ có rất nhiều rắc rối...

Chờ lần này đồ nhi tiến về "Tiểu Tự Tại Thiên", lại khuyên bảo một chút, trong lòng Dược Dạ Thư âm thầm tính toán, yên lặng nhìn chăm chú tế đàn màu trắng đằng xa.

Tế đàn lơ lửng giữa vòm trời, hắc hỏa cuồn cuộn tuỳ tiện thiêu đốt, chiếu rọi nửa ngày như đêm.

Thiên Sinh giáo.

Trong tổng đàn.

Hắc hỏa cháy hừng hực như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt.

Cảm giác lạnh băng thấu xương khiến Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn giết Giáo Chủ, liền để hắn tới làm Giáo Chủ?

Nhìn qua tổ sư Thiên Sinh giáo dung nhan tuyệt thế, khí chất thánh khiết trước mặt, sắc mặt nàng bình tĩnh, không hề có ý đùa giỡn, Bùi Lăng không nhịn được vẻ mặt trở nên cổ quái.

Giết Giáo Chủ, làm Giáo Chủ...

Vậy sau này hắn tăng thực lực, giết tổ sư Thiên Sinh giáo có thể làm tổ sư Thiên Sinh giáo?

Nếu giết đạo lữ của vị tổ sư này, chẳng phải còn có thể làm đạo lữ của nàng?

Cái này... Logic của "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo này rất khéo!

Chương 2252: Không thể nhận mệnh

Chỉ có điều, hiện tại hắn đang đi tiên lộ, ngay cả vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông đều liên tục từ chối, cũng không thể đi làm Giáo Chủ Thiên Sinh giáo!

Dù là hai vị cấm kỵ U Tố mộ hay "Phục Cùng" tổ sư Trọng Minh tông, đều không cho phép việc này xảy ra!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ tiền bối hậu ái nhưng hiện tại vãn bối không thể trở thành Tông Chủ của bất kỳ một tông môn nào."

"Vì vậy, vị trí Giáo Chủ quý giáo, xin thứ cho vãn bối chỉ có thể xin miễn."

"Có chỗ đắc tội, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ"

Vị "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo này thật sự cực kỳ cường đại.

Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác giống với "Minh Huyết"

tổ sư Trọng Minh tông: "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn, không phải sự tồn tại không thể nhìn thẳng như "Phục Cùng" tổ sư!

Nếu "Chúc Y" tổ sư thật sự muốn cưỡng ép hắn ở lại, hắn sẽ dốc hết sức ra tay, lại thêm đọa... Ý chí Chân Tiên giúp đỡ, vẫn nắm chắc mấy phần có thể chạy ra Thiên Sinh giáo.

Hơn nữa, ý chí Chân Tiên là hóa thân của hắn, để ý chí Chân Tiên ra tay, hắn không cần lo lắng sẽ bị phân chia khí số!

Cuối cùng nếu thực sự không địch lại, lại không có đường để trốn, vậy ném ra mồi nhử tiên lộ này, dùng một danh ngạch đổi một con đường sống cho mình!

Chỉ có điều, hiện tại người một nhà của hắn đều không đủ dùng danh ngạch tiên lộ này, vì vậy không đến bước đường cùng, hắn tuyệt đối không chủ động đề cập!

Nghe vậy, hàng mi dài nhẹ nhàng như mây của "Chúc Y" tổ sư hơi nhíu lại, lông mi dài khẽ run như đang tập trung suy nghĩ, lại không hề có ý muốn ra tay, nàng suy nghĩ lại nói tiếp: "Ngươi đã không thích làm Giáo Chủ, vậy chuyện này để sau hãy nói."

"Tuy nhiên..."

"Ngươi ngoại trừ giết Giáo Chủ Thánh giáo đời này, còn giết chết rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Thánh giáo."

"Hành động lần này cũng phải trả giá đắt."

"Ta để ngươi tới đảm nhiệm chức Thái Thượng hộ pháp Thánh giáo!"

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ.

Cách làm việc của vị tổ sư Thiên Sinh giáo này... Thật sự giết ai phải tiếp nhận tất cả của người đó?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, chắc chắn hai vị U Tố mộ kia biết hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông, nhưng lúc đó lại chỉ yêu cầu hắn không kế thừa vị trí Tông Chủ, không cần hắn thoái nhượng vị trí Thánh Tử, hoặc là rời khỏi Trọng Minh tông...

Nghĩ đến ngoại trừ chủ một tông, chắc chắn chức vị khác của chín môn phái khác đều không có ảnh hưởng gì với tiên lộ, hoặc là ảnh hưởng rất nhỏ, không dẫn đến khí số thành tiên không đủ!

Nói cách khác, đồng ý điều kiện này, thứ mà hắn phải trả giá là nhân quả ở trình độ nhất định.

Thế nhưng, Thái Thượng hộ pháp...

Thân phận địa vị này không thấp, nhân quả của hắn không nhỏ!

Hơn nữa, hắn đã là Thánh Tử Trọng Minh tông, thật sự trở thành Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo, phải ăn nói với bên Trọng Minh tông như thế nào?

Do dự một hồi lâu, Bùi Lăng gian nan lắc đầu, nói: "Xin thứ cho vãn bối không thể nhận lệnh"

Sắc mặt "Chúc Y" tổ sư lập tức lạnh xuống.

Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên lại nói: "Ngươi giết quá nhiều đệ tử Thiên Sinh giáo ta, những đệ tử này đều là hậu tự của cao tầng Thánh giáo."

"Đây là mối thù giết con"

"Ngươi đã không muốn đảm nhiệm Giáo Chủ Thánh giáo, cũng không muốn trở thành Thái Thượng hộ pháp Thánh giáo, vậy phải để lại mười vạn dòng dõi."

"Nữ tu và lô đỉnh Thánh giáo do ngươi tùy ý chọn lựa."

Nói đến đây: "Chúc Y" tổ sư dừng lại một chút, hai con ngươi lạnh băng nhìn Bùi Lăng, tiếng nói hờ hững: "Đây là một cơ hội cuối cùng bản tọa đưa cho ngươi!"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lưu lại dòng dõi... Điều kiện này hình như không khó?

Không đúng!

Đây là đại nhân quả!

"Phục Cùng" tổ sư cố ý nhắc nhở hắn, trước khi đi tới Phù Sinh kỳ cục nhất định phải chém đại nhân đại quả với phương thế giới này!

Điều kiện này cũng không thể đồng ý!

Vấn đề là, hiện tại hắn đã liên tục cự tuyệt "Chúc Y" tổ sư hai lần, tiếp theo chỉ cần hắn lắc đầu, phải trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng khai chiến.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhíu mày, thấy ánh mắt "Chúc Y" tổ sư nhìn qua mình càng ngày càng nghiêm nghị, dường như đã vô cùng mất kiên nhẫn.

Do dự một hồi lâu, cuối cùng hắn mở miệng nói ra: "Vãn bối có thể cho quý giáo một danh ngạch cùng đi Phù Sinh cảnh "

Sáng sớm hôm sau.

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Thu Đàn.

Giữa sơn thủy xa xôi có khói lam như dải, vài bóng xanh rong chơi trên vòm trời, trong khoảnh khắc thu nạp hai cánh, lao thẳng vào trong bụi cỏ.

Cỏ cây chập chờn, rắn rết ẩn núp, chợt động chợt dừng, vạn vật luân chuyển như thời gian.

Một cỗ huyết kiệu vút không mà qua, khí tức âm hàn chợt hiện chợt tán, chỉ lưu lại một chút giọt nước đóng băng giữa cành lá, chợt lặng yên không thấy.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên chủ vị, lực lượng thiên địa cuồn cuộn mênh mông còn đang liên tục không ngừng quán chú vào trong cơ thể hắn.

Ống tay áo không gió mà bay, tóc mực điên cuồng múa, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh.

"Cuối cùng đã ra..."

Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình liên tục tăng lên, Bùi Lăng thổ ra một hơi: "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo đưa ra ba điều kiện, hắn không đồng ý, lần này có thể an toàn rời khỏi Thiên Sinh giáo là vì hắn dùng một danh ngạch tiến vào Phù Sinh cảnh đổi lấy.

Chương 2253: Bình phong khô lâu

Lúc bắt đầu, Bùi Lăng muốn triệu hoán ý chí Chân Tiên ra, trợ giúp mình chạy khỏi Thiên Sinh giáo.

Nhưng cân nhắc đến trước sau "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo cho hắn ba cơ hội, cuối cùng vẫn không lựa chọn trở mặt ngay tại chỗ...

Tối hôm qua, sau khi hắn nói ra năm chữ "danh ngạch Phù Sinh cảnh" này: "Chúc Y" tổ sư lập tức đoán được tiên lộ.

Vị tổ sư này cũng rất trực tiếp, lúc này mở miệng yêu cầu chín danh ngạch thành tiên kia.

Sau đó, Bùi Lăng và "Chúc Y" tổ sư tiến hành đàm phán suốt cả một buổi tối, giữa chừng vì đôi bên đều cảm thấy điều kiện của đối phương quá không hợp thói thường, ý nghĩ của đối phương khinh người quá đáng, mấy lần suýt ra tay.

Cũng may kết quả cuối cùng coi như không tệ, chủ yếu là những việc lúc trước của hắn đã giúp một ơn lớn!

"Chúc Y" tổ sư đạt được tất cả tin tức liên quan tới Bùi Lăng từ cấp dưới nào đó, xác nhận lúc Luyện Khí kỳ hắn dám ra tay với Giám Sát điện chủ trong tông trước mặt mọi người, Kết Đan kỳ đã dám vô lễ Tông Chủ phu nhân bản môn trước mặt mọi người, coi thời khắc sinh tử đại khủng bố bình thường như ăn cơm uống nước, ngay cả Vô Thủy sơn trang đều tôn xưng làm Tiên Đế...

Không tiếp tục kiên trì không có chút ý nghĩa nào nữa.

"Ô ma đạo, quả nhiên vẫn là hung danh dễ dùng hơn!"

"Hiện tại đã thành công khiêu chiến Thiên Sinh giáo, chờ sau khi hấp thu toàn bộ khí số tông môn, có thể đi khiêu chiến Luân Hồi tháp"

"Luân Hồi tháp cũng là ma môn"

"Căn cứ kinh nghiệm lần này, đến lúc đó lời nói hành động, thái độ nhất định phải cứng rắn..."

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện điều gì đó, lập tức điều khiển huyết kiệu, từ quỹ tích phi độn ban đầu, cứ thế di chuyển sang bên cạnh mấy chục trượng.

Ngay sau đó, một huyết chưởng sát khí ngút trời âm vang đánh vào vị trí vừa rồi của huyết kiệu.

Oanh!"

Chưỡng ấn to lớn chấn động hư không, mang theo lực lượng vạn quân nặng nề đập vào mặt đất phía dưới huyết kiệu, chớp mắt một tòa sườn núi nhỏ không còn sót lại chút gì, ngọn núi vốn kiên cố lại như cồn cát, cát đá bùn đất trộn lẫn nước suối cỏ cây, hình thành một luồng đất đá trôi, nhao nhao lăn xuống bốn phương tám hướng.

Trong đất đá trôi không ngừng nổi lên từng đoá huyết hoa, là phi cầm tẩu thú vốn đang nghi lại trong núi rừng.

Nơi xa tước điểu réo vang, tẩu thú gào lên đau xót, đều chạy ra bốn phía giữ mạng.

Trong lúc rối loạn, một giọng nói lạnh băng lại khó giấu vẻ kiều mị vang lên toàn bộ phương thiên địa này: "Nghiệt súc! Nhanh chóng nhận lấy cái chết!"

Khí tức Tư Hồng Khuynh Yến!

Giọng Tư Hồng Khuynh Yến!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, hắn để Tư Hồng Khuynh Yến truyền tin cho Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang và Tô Ly Kinh, để Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang và Tô Ly Kinh đến đây quan chiến, kết quả đối phương cũng đến đây?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài huyết kiệu.

Hắn trống rỗng mà đứng, thuận tay thu hồi huyết kiệu, sau đó thấy hư không xa xa điên cuồng chấn động, trong kẽ nứt chật hẹp đầu tiên duỗi ra một đôi quỷ thủ dữ tợn như là bắt lấy vải vóc, bắt lấy hư không xung quanh, hung hăng dùng sức.

Trời cao lập tức bị cưỡng ép xé ra một vết rách, một tòa hành cung bạch cốt nguy nga hùng tráng, quỷ quyệt sâm nhiên chậm rãi di chuyển ra từ trong khe hở.

Hành cung chỉ dùng mỗi xương người dựng thành, trước cửa chính có 9999 bậc thang xương người, toàn thân cốt hỏa hừng hực, hung thần quấn lấy như thực chất.

Sau khi hoàn toàn tiến vào phương thiên địa này, quỷ thủ lặng yên giảm đi, cửa chính hành cung ầm vang mở rộng!

Ngay sau đó, cửa ra vào trùng điệp trên một đường đến trung tâm với cửa chính mở hết ra, hiện ra chính điện tráng lệ.

Trên chính điện, Tư Hồng Khuynh Yến hồng y như máu, ngọc biếc quấn quanh ngồi trên bảo tọa, tóc đen búi cao, tán hoa cheo leo, từng chuỗi minh châu tỏa ra ánh sáng lung linh rủ xuống đầu vai, cầm trong tay một cây quạt tròn sa mỏng, nhẹ che môi son, sóng mắt lưu chuyển, càng làm nổi bật má lúm đồng tiền xinh đẹp, nhu tình như nước.

Thấy thế, Bùi Lăng mỉm cười hành lễ nói: "Tông Chủ vất vả từ xa tới, chẳng biết tại sao muốn ra tay với đệ tử?"

Vẻ mặt Tư Hồng Khuynh Yến lạnh lùng, khuôn mặt như mỡ đông, như sương như tuyết, nghiệt súc này mấy lần không chút kiêng dẻ khinh bạc mình, hiện tại lại như người không có chuyện gì, lẽ nào lại như vậy!

Nàng thẳng lưng, nâng cần cổ lên, dáng vẻ đoan trang trông thần thánh không thể xâm phạm, tức giận quát: "Nghiệt súc đừng làm càn!"

"Lần này bản tọa đặc biệt luyện chế ra một kiện pháp bảo khắc chế ngươi, lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã!"

Nói xong, Tư Hồng Khuynh Yến tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra bình phong tỉ mỉ luyện chế từ nguyệt tỉnh lê mộc khảm bảo xuyên thấu điêu khắc long văn quỷ anh nghịch khô lâu.

Toà bình phong này lấy nguyệt tỉnh mộc làm nên, lấy rất nhiều bảo vật chạm Long khắc hoa, chủ thể là mấy anh hài cầm đồ chơi trong tay, trêu đùa mười mấy khô lâu, chính giữa khảm nạm sa mỏng như mây khói, hiện tại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trông như món đồ chơi được chế tác tỉ mỉ.

Tư Hồng Khuynh Yến không do dự chút nào, lập tức thôi động bình phong.

Chương 2254: Bình phong khô lâu (2)

Bình phong lập tức tăng vọt, hóa thành một đạo ánh sáng như ánh trăng thoát ra khỏi hành cung bạch cốt, nhốt chặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng không hề có ý đánh trả, về ngoài toà bình phong này xa xỉ hoa mỹ, chất liệu tinh tế, dường như dùng để nhốt địch, hơn nữa có thể ngăn cách cả thần niệm của hắn, đúng là một kiện pháp bảo rất không tệ, chỉ có điều...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại nghe Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh nói: "Nghiệt súc, đã bị bản tọa vây khốn, vậy không còn đường để trốn!"

"Nhìn bản tọa rút hồn luyện phách, báo thù rửa hận ngươi như thế nào!"

Nói xong, Tư Hồng Khuynh Yến thi triển độn pháp, trong nháy mắt thoát ra hành cung, lao tới Bùi Lăng bị bình phong vây khốn.

Bùi Lăng đạp không mà đứng không nhúc nhích, đã thấy Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên chui vào bình phong, sau đó lập tức ngã vào ngực hắn.

Không đợi hắn mở miệng, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức vô cùng giận dữ quát: "Nghiệt súc! Buông bản tọa ra! Ngươi làm gì bản tọa?"

"Bản tọa là Tông Chủ Thánh tông đương thời, đích nữ Tư Hồng thị, Tông Chủ phu nhân tiền nhiệm! Thân phận cỡ nào! Địa vị cỡ nào! Ngươi chỉ là một Thánh Tử, dám vô lễ với bản tọa, lòng dạ đáng chết, tội lỗi nên bị diệt!"

"Phu quân bản tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi...

Nghe Tư Hồng Khuynh Yến giọng dịu dàng trêu chọc, lúc này Bùi Lăng không còn khách sáo, một tay ôm ngang nàng lên, rất phối hợp trả lời: "Ha ha ha ha ha... Hôm nay bản Thánh Tử muốn nếm thử mùi vị của Tông Chủ..."

"Tông Chủ nhà ngươi thành thật hầu hạ bản Thánh Tử, còn có con đường sống, nếu không, ha ha ha ha..."

Hoang sơn dã lĩnh, ngàn dặm không có người ở.

Vốn phi cầm tẩu thú đều bị núi sụp đất nứt đột nhiên xuất hiện dọa sợ, hành cung bạch cốt một mình lơ lửng trên cao, bình phong sa mỏng bao bọc hai người lại chậm rãi rơi xuống đất.

Toà bình phong này hoa mỹ quý khí, chỉ có điều dù nhìn từ góc độ nào chỉ có thể nhìn thấy bình phong sa mỏng khảm nạm vô số châu báu, điêu khắc quỷ anh nghịch khô lâu, không thể nhìn thấy bất kỳ tình hình gì sau bình phong.

Trên bình phong, hai bóng người một nam một nữ đang dây dưa như rắn, như sóng cả mãnh liệt, bành trướng kịch liệt.

Trời trong xanh, hành cung bạch cốt yên tĩnh như chết.

Trong thiên điện, hai tên mỹ nhân dị tộc tóc vàng mắt vàng cầm đầu, rất nhiều mỹ nhân dị tộc bấm niệm pháp quyết triệu hoán thủy kính treo ở trong điện, mắt không chớp quan sát tình cảnh Tông Chủ chính thức khai chiến với Thánh Tử, những mỹ nhân dị tộc này hoảng sợ mất hồn lấy ra Linh Tê chỉ cùng vài tấm Truyền Âm Phù đặc chế, nhanh chóng thôi động theo lời dặn dò của chủ mẫu trước đó...

Thiên Sinh giáo.

Dưới sự quản lí của Xuân Đàn.

Trong dãy núi vắng vẻ, một tòa tế đàn kiểu dáng đơn giản lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững trong rừng, xung quanh dãy núi chập trùng, rải rác vài tòa thôn trang.

Lúc này khói bếp lượn lờ, tiếng chó sủa gà gáy hỗn tạp giữa cành lá lượn quanh, yên tĩnh vắng lặng.

Ö tế đàn, mật thất.

Tô Ly Kinh ngồi ở chủ vị, hoa phục từng lớp, dưới ánh sáng ảm đạm mũ miện vàng ròng vẫn hào quang rực rỡ trông càng có vẻ uy nghiêm quý khí.

Mật thất trống rỗng, bày biện đơn giản.

Trên đất trống phía dưới có mấy thuộc hạ mặc áo bào đen, hình dáng tướng mạo đều trải qua che giấu nửa quỳ.

Một tên áo đen trong đó hơi cúi đầu, mơ hồ lộ ra áo trắng dưới áo bào, hắn ta cung kính, đang nặng nề bẩm báo: "Từ lúc Thánh Tử Bùi Lăng tiến vào địa giới Thiên Sinh giáo đã mấy ngày."

"Trong thời gian này, hắn và Thái Thượng hộ pháp Thiên Sinh giáo xảy ra xung đột quá kích liệt, dư chấn giao chiến của đôi bên tổn hại mảng lớn hình dạng mặt đất"

"Thuộc hạ còn đang điều tra tình huống cụ thể..."

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, xem ra lần này Tư Hồng Khuynh Yến cho tình báo rất chuẩn xác!

Hiện tại ba ngày đã qua một ngày, còn có hai ngày...

Khác với mấy lần trước, lúc Bùi Lăng khiêu chiến Tông Chủ năm tông ngụy đạo, Tư Hồng Khuynh Yến hạ lệnh không cho phép tu sĩ Thánh Tông tiến về quan chiến.

Bởi vậy, vì đề phòng bị bắt lấy điểm yếu, năm lần đại chiến kia, Tô Ly Kinh chỉ có thể quan sát từ đằng xa, điều này rất dễ bỏ lỡ cơ hội ra tay tốt nhất!

Lần này, Tư Hồng Khuynh Yến chủ động lộ ra tin tức này cho hắn ta, hắn ta có thể quang minh chính đại tiến về quan chiến!

Đến lúc đó, một khi tình huống không đúng, hắn ta có thể sớm chạy đi, nhưng nếu Bùi Lăng chịu trọng thương... Đó là một cơ hội tuyệt hảo!

Lúc đang suy nghĩ, Tô Ly Kinh đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, tâm niệm vừa động, một trường quyển màu nâu nhạt lập tức hiện ra từ trong hư không, lơ lửng trước mặt hắn ta.

Phía trên trường quyển tơ máu lộn xộn như thiên nữ tán hoa, nhanh chóng tạo thành từng ký tự.

Đây là Linh Tê chỉ mà phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến dùng để liên hệ với hắn ta.

Lúc này, sau khi tơ máu vặn vẹo nhúc nhích một trận, hiện ra một hàng vân triện: "Nhanh tới quan chiến, địa điểm ở..."

Tô Ly Kinh mặt không đổi sắc, trong lòng lại trầm xuống: Nhanh tới quan chiến... Đại chiến đã sớm bắt đầu?

Lấy tác phong làm việc trước sau như một của Thiên Sinh giáo, đúng là có khả năng này!

Chương 2255: Nhanh tới quan chiến...

Nghĩ tới đây, lúc này Tô Ly Kinh không do dự chút nào, trong nháy mắt thu hồi Linh Tê chỉ, ngay sau đó bóng dáng hắn ta biến mất khỏi căn mật thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Đông Đàn.

Dãy núi lồng lộng, chen chúc hồ nước cực lớn trơn nhẵn như gương, màu sắc xanh ngọc như hòa làm một thể với vòm trời.

Đột nhiên, Lưu Ly tháp to lớn từ từ bay lên từ trong hồ, vô số nước hồ chảy xuống theo mái hiên tháp, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng.

Trong Lưu Ly tháp, rất nhiều tu sĩ áo bào xám ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhìn cảnh vật phía ngoài, khẽ gật đầu: "Đã tiến vào địa giới Thiên Sinh giáo"

"Lại đi mấy lần, có thể đến tổng đàn."

"Thật không ngờ Bùi thánh tử khiêu chiến năm tông ngụy đạo còn chưa đủ, còn muốn tới khiêu chiến Thiên Sinh giáo..."

"Mặc dù Thiên Sinh giáo cũng là một thành viên của Thánh đạo nhưng tầm mắt hạn hẹp, vì tư lợi luôn mồm thiên ý tối cao, trên thực tế lại tổn hại gánh nặng của phương thiên địa này, chỉ biết đuổi theo lợi ích bản thân... Lần này Bùi thánh tử chiến Thiên Sinh giáo, chính là tiến hành cứu thế, không có gì không tốt."

"Chung quy là một trong tứ tông Thánh đạo, muốn giúp đỡ Bàn Nhai giới to như vậy, bây giờ vẫn cần lực lượng của Thiên Sinh giáo."

"Không sai! Nếu không đến lúc đó khai chiến với ngụy đạo, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn..."

Nói đến chỗ này, lão giả áo xám cầm đầu khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: "Không biết rốt cuộc trong Vĩnh Dạ hoang mạc đã xảy ra chuyện gì."

"Vẫn nên chờ tới khi xác nhận tình huống của Vĩnh Dạ hoang mạc lại bàn đại chiến thảo ngụy."

Vừa nhắc tới Vĩnh Dạ hoang mạc, sắc mặt những người khác nặng nề.

Lần trước có người độ vạn kiếp ở Vĩnh Dạ hoang mạc, sau đó Đại Phù Đồ Lệnh tự mình dẫn theo bọn họ cùng tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, vốn muốn tìm vị hậu bối độ vạn kiếp kia, cùng xem xét tình huống phong ấn Đọa Tiên, chỉ có điều bọn họ đi vào từ nơi nào, đi ra từ nơi đó, hoàn toàn không thể tiếp cận trung tâm Vĩnh Dạ hoang mạc.

Vì vậy, cho đến bây giờ, bọn họ còn không biết rốt cuộc phong ấn Đọa Tiên đã xảy ra chuyện gì...

Ngay lúc này, một tu sĩ áo bào xám dung mạo xinh đẹp nho nhã lại lạnh băng đột nhiên lấy ra phù lục đặc chế, phía trên phù lục lấp lóe ánh sáng nhạt, lại là Truyền Âm Phù để nàng liên lạc với Tư Hồng Khuynh Yến.

Tên nữ tu sĩ Luân Hồi tháp này thôi động phù lục, bên trong lập tức truyền tới một giọng nói ngắn gọn: "Nhanh tới quan chiến, địa điểm ð..."

Sau khi để lại câu nói này, ánh sáng trên phù lục lập tức tản đi, truyền âm kết thúc.

Một đám tu sĩ Luân Hồi tháp nhướn mày, sau khi trầm mặc một lát mới có người mở miệng nói: "Có lẽ chiến đấu trước thời hạn, đi xem tình huống trước"

Những người khác nhao nhao gật đầu: "Tốt!"

Thế là, Lưu Ly tháp xuyên qua một mảnh kỳ quái, lập tức lộn một vòng, vô số phù văn lấp lánh, một lần nữa khóa chặt một phương hướng...

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Hạ Đàn.

Đầm lầy trùng điệp, đinh châu và hòn đảo chi chít khắp nơi, lá xanh biếc hoa hồng như bàn tay khéo léo dệt thành thảm nỉ, uốn lượn như mây, một đường lát đến chân trời, che đậy thuỷ vực bao la kín không kẽ hở.

Đạo bào đỏ tím phiêu đãng như hòa làm một thể với lá sen xung quanh, tu sĩ đạp nước mà đến dung mạo đoan chính, màu da đen, tóc dài không hề buộc lại, rơi trên đầu vai, đôi mắt hắn ta sáng tỏ như ban ngày, váy dài rủ xuống, đang bước từng bước to.

Ở phía sau hắn ta, một đám người lề mà lề mề đi theo, có quần áo tả tơi, bẩn thỉu như tên ăn mày; có áo gấm, cầm trong tay quạt xếp mạ vàng, phong độ nhẹ nhàng; có cao quan đai lưng rộng, khí chất nghiêm nghị như ẩn sĩ đi ra từ trong núi; có cẩm y váy thêu, mắt như làn thu thuỷ, như quý nữ khuê phòng; còn có trâm mận váy vải, khoan bào chưa buộc như thôn cô hương dã...

Điểm giống nhau duy nhất của những người này là ánh mắt đều đầy tò mò, trên trán mang theo vẻ rực rỡ như trẻ sơ sinh, nhưng khí chất trên người bọn họ lại như thuyền không buộc, mây không rễ, như không thèm để ý vạn sự vạn vật.

Hiện tại, tu sĩ đạo bào đỏ tím đang vừa thưởng thức cảnh sắc trong mảnh đầm nước này của Thiên Sinh giáo, vừa lười biếng nói: "Bùi tiên đế thật sự có nhã hứng."

"Chỉ điểm ngụy đạo xong, lại muốn tới chỉ điểm Thiên Sinh giáo."

Tu sĩ như tên ăn mày kia bình thản tiếp lời: "Có lẽ phương huyễn cảnh này quá không thú vị."

"Lão phu hạ giới ngàn năm, từng dạy sách cho phàm tục, xin nguyện, thi công danh, phụ tá thiên tử, cưới công chúa... Đã từng giết người phóng hỏa, lật úp thiên hạ ngồi Long Đình... Còn từng làm nhục lê dân, ép cả nước phản loạn, để lại hóa thân trong cung điện... Lại thay hình đổi dạng du lịch khu vực chín tông...

Có tình cảm với mỹ nhân ngụy đạo, tranh giành tình nhân với đồng đạo... Chuyện cho tới bây giờ, nhớ lại đều tẻ nhạt vô vị."

"Xem hành động của Bùi tiên đế, dủ ẩn núp Lộc Tuyền thành mười tám năm, hay sau khi tiến vào Trọng Minh tông giết ba tên sâu kiến ngay trong đêm, Luyện Khí kỳ công kích Giám Sát điện chủ trước mặt mọi người, Kết Đan kỳ sủng hạnh Tư Hồng Khuynh Yến... Đều chỉ là muốn thăm dò xem phương huyễn cảnh này có ý biến hóa hay không"

Chương 2256: Giữa ban ngày ban mặt...

"Hiện tại xem ra, rất đáng tiếc, thời gian phương huyễn cảnh này tồn tại đã quá xa xưa, trận pháp chưa từng thay đổi, tới lui cũng chỉ có thể đến trình độ hiện tại"

"Đối với những tiên hạ đẳng kia đã đủ chân thật, thậm chí khiển bọn họ trầm mê ở đây, không muốn phát triển."

"Nhưng đối với những Tiên Tôn, Tiên Đế chưa quên tiên giới chúng ta, thật sự không còn gì khác!"

Đám người nghe vậy đều gật đầu, rất tán thành nói: "Không sai, hành động lần này của Bùi tiên đế là vì tự tiêu khiển"

"Những tiên hạ đẳng Thiên Sinh giáo kia có thể được Tiên Đế chơi đùa, cũng không uổng công bọn họ đạo tâm bị long đong một trận..."

"Dù sao cũng không có việc gì, liền đi xem lần này Tiên Đế sẽ chỉ điểm những tiên hạ đẳng này như thế nào..."

"Thật ra không cần nhìn cũng biết, đã là đạo tâm bị long đong, dù là Bùi tiên đế từ bi, tự mình ra tay dạy bảo, cũng không làm nên chuyện gì."

"Không cần ôm bất cứ hy vọng nào với mấy tiên hạ đẳng này, chuyến này chúng ta đi vì Bùi Tiên Đế..."

Đang nói, nữ tu trâm mận váy vải kia đột nhiên lấy ra Truyền Âm Phù, sau khi thôi động bên trong vang lên một giọng nói: "Nhanh tới quan chiến, địa điểm là..."

Thiên Sinh giáo.

Địa giới Thu Đàn.

Dãy núi cheo leo chập trùng, khói lam quanh quẩn như vết mực biến ảo đậm nhạt, ngang dọc chân trời, ngăn chặn hành vân.

Ống tay áo bồng bẻnh trong mây, một nhóm tu sĩ khí tức thanh linh thuần túy, giữa hàng lông mày quang minh lẫm liệt đang tự thi triển độn pháp, ngự không mà đi.

Chính là đám người Văn Nhân Linh Sắt, Trân Giáng Huệ, phu thê Chung Quỳ Hữu Trực, Sầm Phương Ác, Mạnh Hồng Huyến và Hạ Phất Khung.

Cơn gió mạnh thổi qua tay áo, áo váy lạnh lẽo, lúc đám người phi độn còn truyền âm bàn tán chuyến này: "Mặc dù Bùi Lăng này là Thánh Tử Trọng Minh tông, nhưng phong cách hành sự của hắn lại quang minh lỗi lạc ngoài dự đoán."

"Lúc trước nghe nói những tin đồn liên quan tới hắn, cách làm người cực kỳ không phù hợp..."

"Không sai! Hắn liên tục khiêu chiến năm tông chính đạo ta, bất kỳ một trận chiến nào đều đường hoàng, nhìn hành động hoàn toàn là một người cầu đạo chân chính, từ đầu đến cuối không sử dụng bất kỳ mánh khoé nào không thể cho người ta biết."

"Thậm chí cũng chưa từng vận dụng pháp bảo trấn tông Trọng Minh tông"

"So sánh ra, chính đạo chúng ta lại hơi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử..."

Vừa nói ra lời này, những người khác im lặng.

Sau khi Bùi Lăng khiêu chiến Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, từng gặp việc bị mai phục, bọn họ đều đã biết được.

Mặc dù không làm lớn chuyện này, Bùi Lăng cũng tuyên bố với bên ngoài là yêu tộc Thanh Yếu khiêu khích, nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ.

Vì thể diện chính đạo, bọn họ chưa từng công khai truy cứu kẻ cầm đầu.

Nhưng đạo tâm cũng không cho phép bọn họ biết rõ chân tướng như thế nào, còn muốn giả câm vờ điếc.

Lúc này không ai nói chuyện, trên mặt tất cả tu sĩ chính đạo đều thể hiện rõ sự áy náy, nhất là Chung Quỳ Hữu Trực và Hoàng hậu.

Lúc này, Hạ Phất Khung thản nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên lặng đột nhiên xuất hiện: "Ta cũng cảm thấy Bùi Lăng này làm người không tệ."

"Nghĩ đến những tin đồn lung tung lộn xộn kia, đều là Trọng Minh tông cố ý hành động vì dương danh cho Thánh Tử đời này"

Sâm Phương Ác khẽ gật đầu, nói: "Lúc trước Bùi Lăng này mới Kết Đan kỳ, cưỡng ép vô lễ Tông Chủ phu nhân bản môn, ngay lúc đó Tông Chủ Tô Ly Kinh lại buông xuôi bỏ mặc chuyện này, không hề tức giận."

"Thậm chí sau này còn đích thân chủ trì đại điển Thánh Tử chính vị cho Bùi Lăng, lòng dạ rộng lớn, thiên hạ thán phục..."

"Lúc ấy đã cảm thấy, chuyện kia rất kỳ quái!"

"Hiện tại xem ra, rất có thể là Trọng Minh tông cố ý diễn kịch"

Nghiêm Tư Thuần do dự một lúc, chợt gật đầu: "Đúng vậy. Việc Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến là đám tiểu bối truyền về trước tiên"

"Nhưng tu vi đám tiểu bối quá thấp, chính là bị huyễn tượng gì đó mê hoặc, đều không thể phát hiện..."

"Lần ở Vĩnh Dạ hoang mạc kia, chúng ta cũng chỉ nghe được tiếng động, không thấy gì bên trong hành cung bạch cốt."

Chung Quỳ Hữu Trực như có điều suy nghĩ: "Lần đó ở Vĩnh Dạ hoang mạc, Bùi Lăng vừa vặn vạn kiếp Hóa Thần"

"Theo lý mà nói, chắc lúc ấy Tư Hồng Khuynh Yến vội vã đón hắn đi"

"Chỉ sợ những lời lẽ đó chỉ vì che giấu tai mắt người ta."

Nói xong, tu sĩ năm tông chính đạo càng ngày càng cảm thấy bọn họ bị Trọng Minh tông lừa!

Lần này Bùi Lăng khiêu chiến năm tông chính đạo, có thể nói quang minh chính đại, từ đầu tới đuôi đều đường đường chính chính, làm người ta không thể bắt bẻ.

Hơn nữa, trong thời gian này mấy lần Luân Hồi tháp nhân lúc hỗn loạn gây chuyện, đều dốc sức ngăn cản!

Mặc kệ nhìn thế nào, đối phương đều là một người cầu đạo vì sinh ra dưới sự quản lý của ma đạo, mà đi nhầm đường lạc lối!

Dù hắn không đồng ý thay đổi địa vị, tìm chính đạo làm nơi nương tựa, nhưng lòng truy tìm đại đạo lại vô cùng thuần túy, thậm chí đến tình trạng không thèm quan tâm vật ngoài thân, không sợ sinh tử.

Hoàn toàn không phải ma đầu tùy ý làm bậy, vô lễ Tông Chủ phu nhân bản môn trước mặt mọi người như trong tin đồn!

Văn Nhân Linh Sắt lại nói: "Thế nhưng, Bùi Lăng này làm việc lỗi lạc, một lòng cầu đạo, Thiên Sinh giáo lại là ma môn chân chính, chưa chắc không làm một chút mưu mẹo nham hiểm"

Chương 2257: Giữa ban ngày ban mặt... (2)

Mạnh Hồng Huyến trầm ngâm nói: "Lần này Bùi Lăng cố ý mời chúng ta đến đây quan chiến, xem ra cũng vì để phòng điều này...

Đang nói, Hạ Phất Khung đột nhiên nhìn lại một phương hướng, lập tức nói: "Vô Thủy sơn trang và Luân Hồi tháp đang ở phía trước, chắc cũng tới quan chiến"

"Cùng đi lên xem một chút"

Những người khác nhao nhao đồng ý: "Tốt!"

Địa giới Thu Đàn.

Một vùng bỏ hoang bát ngát.

Hoang tàn vắng vẻ, núi lở nước trọc, không thấy bất kỳ dấu vết phi cầm tẩu thú nào, một chút mùi máu tanh còn đang chậm rãi tản ra trong không khí.

Trên bầu trời, hành cung nguy nga quỷ quyệt trôi nổi trên trời, bạch cốt san sát, phát ra âm khí bàng bạc.

Trên mặt đất phía dưới hành cung, một khung bình phong sa mồng trong hoa mỹ lộ ra quỷ khí um tùm yên tĩnh đứng sừng sững.

Phía trên sa mỏng, bóng người giao triển, khoảnh khắc đổi chỗ, không ngừng truyền ra lời lẽ và tiếng động làm người ta khó có thể tưởng tượng từ bên trong.

Đột nhiên, Lưu Ly tháp từ từ bay lên từ trong hư không, chuông đồng đinh đang, một nhóm tu sĩ áo bào xám nhanh chóng đi ra từ trong tháp, đứng dựa vào lan can.

Ngay sau đó, trời cao như sóng nước dập dờn, lấy Vô Sầu Tử áo bào xanh tóc xõa cầm đầu, rất nhiều tu sĩ Vô Thủy sơn trang bước dài ra, lúc đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt tò mò lại nôn nóng.

Đôi bên trông thấy nhau còn không kịp chào hỏi, không gian cách đó không xa lại rung chuyển, một kẽ nứt xuất hiện, mấy tu sĩ năm tông chính đạo Hạ Phất Khung cũng xuyên qua mà tới.

Cùng lúc đó, núi thây to lớn treo ngược xuống từ trời cao, trong giây lát lật lại, trên đỉnh núi thây có một bóng dáng hoa phục kim quan ngồi xếp bằng, trong dung mạo tuấn lãng lộ ra vẻ tà dị, chính là Tô Ly Kinh!

Trong chớp mắt, tám môn phái lớn đều tới!

Sau khi tất cả mọi người có mặt, ánh mắt lập tức chú ý tới toà bình phong đột ngột rơi vào hoang sơn dã lĩnh.

Toà bình phong này trông như hoa mỹ yếu ớt, lại đặc biệt kiên cố, có thể ngăn cách thần niệm của tu sĩ cấp cao, dù bọn họ nhìn từ phương hướng nào chỉ có thể thấy chính diện bình phong, không thể nhìn trộm trong đó.

Lúc này, phía trên bình phong phản chiếu hai bóng người quấn lấy nhau...

Nhìn tình cảnh này này, sắc mặt tu sĩ tám tông đang vây xem không có bất kỳ biến hóa nào.

Lão giả áo xám cầm đầu Luân Hồi tháp, tùy ý nhìn Vô Thủy sơn trang, Tô Ly Kinh và tu sĩ năm tông ngụy đạo, lại nhìn chăm chú phía trên bình phong, trực tiếp mở miệng nói: "Kê giáo chủ, đại chiến sắp đến, Bùi Lăng thực lực mạnh mẽ, Giáo Chủ đừng khinh địch, nên chuẩn bị nhiều hơn."

Lúc đang nói chuyện, lão giả áo xám đã dùng thần niệm đảo qua toàn bộ phương thiên địa này, không thấy bóng dáng Bùi Lăng đâu, không nhịn được khẽ gật đầu.

Xem ra, Bùi thánh tử còn chưa tới, Kê giáo chủ đã giải trí với lô đỉnh ở đây trước...

Những tu sĩ tông môn khác cũng không cảm thấy ngạc nhiên với điều này.

Thiên Sinh giáo có rất nhiều công pháp, đều có thể lấy thuật song tu phụ trợ, Giáo Chủ Kê Lộc đương thời đi càng Âm Dương đạo, bản thân hắn ta cũng bụng dạ ác độc, ma đạo cự phách tùy ý làm bậy, có hành vi phóng túng thế này giữa ban ngày ban mặt, không thể bình thường hơn được.

Tuy Bùi Lăng là hậu bối, cũng đã có chiến tích liên tiếp chiến thắng năm tông ngụy đạo, Kê Lộc còn muốn khinh địch như này, tiếp theo chắc chắn phải chịu thua thiệt.

Tô Ly Kinh nhìn qua mặt bình phong nhẹ mềm mờ mịt như mây khói, cũng không nghi ngờ điều gì, hắn ta quay đầu nhìn hành cung bạch cốt cách đó không xa, khẽ nhíu mày, phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến thật sự cũng chạy đến quan chiến.

Chỉ là hơi kỳ quái, vừa rồi phu nhân dùng Linh Tê chỉ truyền tin cho hắn ta, để hắn ta nhanh tới nơi đây quan chiến, hắn ta còn tưởng đại chiến đã bắt đầu, không nghĩ đến trận này chỉ có Kê giáo chủ, Bùi Lăng lại chưa đến...

Nhưng vậy cũng tốt.

Không nhắc tới thù hận giữa hắn ta và Bùi Lăng, loại quyết đấu đỉnh cao cấp độ Hợp Đạo này, thật sự không nên bỏ lỡ!

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh bấm niệm pháp quyết biến mất núi thây, lơ lửng ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi.

Tu sĩ khác ở đây, dù chính hay ma cũng tự mình chiếm cứ một phương, kiên nhẫn chờ đợi Bùi Lăng xuất hiện.

Ngay lúc này, trong bình phong đột nhiên truyền ra một giọng nói tức giận: "Bùi Lăng! Nghiệt súc nhà ngươi... Không... Không muốn... A..."

Nghe được giọng nói này, tu sĩ tám tông đều khẽ giật mình.

Bùi Lăng?

Sau tấm bình phong, không phải Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc, mà là Bùi Lăng?

Tu sĩ có mặt lập tức chìm vào im lặng.

Giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng gió rền vang, hoàn bội đinh đang.

Một hồi lâu sau, lão giả áo xám cầm đầu Luân Hồi tháp không quá chắc chắn hỏi: "Xin hỏi là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng..."

Còn chưa nói hết câu, giọng nói đầy giận dữ lại rõ ràng truyền đến từ sau bình phong.

"Bản cung là Tông Chủ Thánh tông, đạo lữ kết tóc của Tô Ly Kinh, Tư Hồng Khuynh Yến!"

"Ngươi dám đối xử với bản cung như vậy, bản cung nhất định phải rút gân lột da ngươi..."

"Hiện tại thu tay lại, bản cung coi như chưa xảy ra chuyện gì..."

Trong giọng nữ tử đây tức giận, trong lúc đó còn xen lẫn tiếng tay chân va chạm giãy giụa và tiếng thở dốc, hiển nhiên lúc nói chuyện cũng rất tốn sức.

Chương 2258: Chỉ mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi

Cái gì? !

Người đang bị thải bổ là Tư Hồng Khuynh Yến?

Tu sĩ đang có mặt dù chính hay ma đều giật mình.

Mặc dù tu vi hiện tại của Bùi Lăng đã không thua bất kỳ một vị Tông Chủ nào của chín môn phái lớn, nhưng dù sao thân phận hiện tại của đối phương cũng là Thánh Tử Trọng Minh tông.

Thánh Tử Trọng Minh tông thải bổ Tông Chủ phu nhân Trọng Minh tông cũ, Tông Chủ đương nhiệm trước mặt mọi người? ?

Hơn nữa, còn cố ý truyền âm gọi bọn họ đến quan chiến?

Cái này...

Ngay lúc tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, Vô Thủy sơn trang là người phản ứng đầu tiên, đều vẻ mặt tự nhiên đầy hân hoan.

Vô Sầu Tử cười ha ha, cao giọng nói: "Bùi tiên đế đúng là Tiên Đế, trên đường chúng ta đến đã từng thảo luận, lấy sự tôn quý của Tiên Đế, chỉ là tiên hạ đẳng tiểu tông huyễn cảnh, sao xứng để Tiên Đế tự mình vươn tay chỉ điểm?"

"Hiện tại xem ra, Tiên Đế vì rèn luyện tâm tính, làm việc hào phóng không bám vào một khuôn mẫu như thế, lại là chúng ta hạn hẹp."

"Còn có Tô tiên tôn."

Nói đến đây, đám người Vô Sầu Tử nhìn về phía Tô Ly Kinh đều khẽ gật đầu, vẻ mặt khen ngợi: "Chúc mừng Tô tiên tôn có thể khám phá giới hư ảo này, nhìn thấy chân lý:

Một tu sĩ trông như quý công tử phàm tục vừa thu lại quạt xếp mạ vàng: "ba" một tiếng vỗ mạnh vào lòng bàn tay, xúc động nói:

"Xem ra, mặc dù những năm gần đây kiếp sống huyễn cảnh buồn tẻ không thú vị, nhưng trước có Bùi tiên đế, sau có Tô tiên tôn, chung quy không cô phụ đạo ta!"

Nghe vậy, Tô Ly Kinh đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng tức giận ngút trời, sát tâm nổi lên!

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hắn ta trúng kết Phải nhanh chóng rời đi!

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh đang muốn trực tiếp thi triển độn pháp đi xa, đã thấy một đạo kiếm ý cao ngất đường hoàng cách không thuấn phát tới, chớp mắt khóa chặt hắn ta.

Chỉ một thoáng, một luồng ý chí vô cùng sắc bén sâm nhiên bao phủ xuống, dường như chỉ cần hắn ta có bất kỳ hành động khác thường gì sẽ nghênh đón một kích lôi đình!

Kiếm Thần?

Tô Ly Kinh lập tức vô cùng cảnh giác, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hạ Phất Khung, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Đạo bào màu xanh xám đón gió phần phật, Hạ Phất Khung đạp không mà đứng, phi kiếm bản mệnh trong vắt như xuân thủy, như cá bơi tới lui bên cạnh hắn ta, đôi mắt hắn ta sáng rực như ngàn vạn lôi điện thu lại, từ xa nhìn qua Tô Ly Kinh, vẻ mặt hơi do dự hỏi: "Tô Ly Kinh, sau tấm bình phong này thật sự là Bùi Lăng và phu nhân của ngươi Tư Hồng Khuynh Yến?"

Mặc dù không ở chung với Bùi Lăng quá nhiều, nhưng trong cảm giác của kiếm tâm Hạ Phất Khung, vị Thánh Tử Trọng Minh tông đời này tuyệt đối không phải thứ đại gian đại ác, thậm chí trong lòng còn có lương thiện, nếu không phải sinh ra trong địa giới Trọng Minh tông, tổ tiên lại là đệ tử Trọng Minh tông, từ khi bắt đầu đã đi nhầm đường, có nhân quả quá sâu với Trọng Minh tông, khó mà đoạn tuyệt, hoàn toàn có thể trở thành thiên kiêu chính đạo!

Hiện tại hắn ta cảm giác Bùi Lăng không làm được việc đại nghịch bất đạo hoang dường như thế.

Nhưng nếu nói Trọng Minh tông diễn kịch... Cái giá này cũng quá lớn!

Hiện tại Tô Ly Kinh đã ở đây, hắn ta trực tiếp mở miệng hỏi thăm.

Nhìn tình cảnh này, tu sĩ chính đạo khác lần lượt tỉnh táo lại từ sự ngạc nhiên không gì sánh kịp, lập tức mồm năm miệng mười mở miệng hỏi thăm: "Tô Ly Kinh, tôn phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến đang bị Bùi Lăng thải bổ sao?"

Suy nghĩ của Sầm Phương Ác đổi thật nhanh: "Đây là Trọng Minh tông sắp xếp, hay là Bùi Lăng tự tiện quyết định?"

Mạnh Hồng Huyến nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen như núi xa, trầm ngâm nói: "Xem cách làm người của Bùi Lăng, thật sự không giống loại người tùy ý làm bậy, âm tàn ác độc... Cũng có thể là yêu nữ Tư Hồng Khuynh Yến này dụ dỗ Bùi Lăng..."

Nghiêm Tư Thuần cũng cau mày, thanh sam đón gió, dáng người anh dũng, trên khuôn mặt mộc mạc đầy về mê man: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Thất vọng, ngạc nhiên, khó có thể tin... Vừa xuất hiện trong lòng, nghĩ đến Quy Mộng Kiếm, ánh mắt nàng đột nhiên trong trẻo, chợt nhìn về phía Tô Ly Kinh, trầm giọng nói: "Tô Ly Kinh, ngươi nói rõ ràng sự thật đi..."

Ánh mắt Lưu Lam hoàng hậu lấp lóe, hỏi dò: "Không biết Tô tông chủ tiền nhiệm có ý kiến gì về việc của Bùi Lăng và tôn phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến không?"

Nghe vậy, sắc mặt Tô Ly Kinh hơi âm trầm như mưa gió sắp đến, một mảnh đen kịt.

Chỉ có điều, dù sao hắn ta đã từng là Tông Chủ Trọng Minh tông, tâm tính và lòng dạ vượt xa người thường, biết rõ càng là lúc này càng phải tỉnh táo!

Hiện tại Bùi Lăng sỉ nhục thê tử kết tóc Tư Hồng Khuynh Yến của hắn ta ở trước mặt mọi người, nếu hắn ta không báo thù Bùi Lăng ngay tại chỗ, sau này chắc chắn khiến người khắp thiên hạ chế nhạo!

Dự định trở thành lão tổ Chẩm Thạch Tô thị cũng không thể thực hiện! Có thể nói, từ nay về sau muốn ngồi ở vị trí đều bước đi liên tục khó khăn!

Nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn ta, việc ra tay với Bùi Lăng có nghĩa tự tìm đường chết!

Bởi vậy, hiện tại tuyệt không thể tức giận!

Chương 2259: Tông Chủ tông ta đoan trang thận trọng

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, lúc này nói: "Người trong ngụy đạo nghe gió là mưa!"

"Vô ích tu hành nhiều năm, tâm tính vẫn không chịu nổi một kích như này, không có chút trầm ổn và tỉnh táo mà tu sĩ nên có."

"Sau tấm bình phong này, căn bản không phải Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến!"

Không phải Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến?

Thấy sắc mặt Tô Ly Kinh ung dung, giọng điệu chắc chắn, trong chốc lát Hạ Phất Khung và các tu sĩ chính đạo cũng không xác định là thật hay giả.

Nhưng lúc này, đám người Vô Sầu Tử lại rối rít mở miệng nói: "Tô tiên tôn, ngươi tính sai sao! Chúng ta đều do Tư Hồng Khuynh Yến truyền âm gọi đến quan chiến"

"Cho nên hai vị trong này chắc chắn là Bùi tiên đế và Tư Hồng Khuynh Yến!"

Tu sĩ dáng vẻ tên ăn mày kia cười hắc hắc, giơ gậy gỗ trong tay lên, gõ mạnh vào cái bát mẻ, tiếng động trong trẻo quanh quẩn trong phương thiên địa này, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn ta lớn tiếng vặn hỏi: "Hơn nữa, hành cung bạch cốt của Tư Hồng Khuynh Yến cũng ở đây, sao có thể là giả?"

Tô Ly Kinh lạnh lùng nhìn đám người Vô Sầu Tử, lúc này nói: "Bản tọa chính là phu quân Tư Hồng Khuynh Yến, còn có thể không biết phu nhân mình ở nơi nào?"

"Phu nhân bản tọa còn đang tiềm tu trong Thánh tông, căn bản chưa từng tiến vào cảnh nội Thiên Sinh giáo!"

"Về phần toà hành cung bạch cốt này..."

"Trước đó vài ngày, phu nhân cho bản tọa mượn sử dụng, xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ lạ!"

Vừa nói xong, sau bình phong lại vang lên tiếng giận dữ mắng mỏ của Tư Hồng Khuynh Yến: "Nghiệt súc! Đừng làm càn..."

"Ngươi dám để bản cung đưa lưng về phía ngươi..."

"Bản cung nhất định phải giết ngươi. A..."

Giọng nói này trong giận dữ không kìm được khó giấu vẻ quyến rũ, không khác giọng Tư Hồng Khuynh Yến chút nào, tất cả tu sĩ từng gặp Tư Hồng Khuynh Yến lập tức nhận ra.

Nhận lấy rất nhiều ánh mắt, Tô Ly Kinh mặt không đổi sắc rất bình tĩnh nói: "Đây là khí phong pháp bảo thay đổi giọng nói gần đây Thánh tông chế tạo, có thể bắt chước giọng nói của bất kỳ ai.

"Cho dù là tu sĩ Hợp Đạo cũng không thể phân biệt thật giả."

"Hiện tại đã để đúc khí sư trong tông bắt đầu rèn đúc số lượng lớn, tạm thời định giá ba vạn linh thạch thượng phẩm một kiện."

"Bất kỳ kẻ nào cũng có thể mua."

Còn chưa nói hết câu, sau bình phong đột nhiên vang lên giọng Bùi Lăng: "Bản Thánh Tử từng nói, lúc bản Thánh Tử thải bổ ngươi, ngươi chỉ là lô đỉnh của bản Thánh Tử!"

"Mặc kệ ngươi là phu nhân Tô Ly Kinh hay Tông Chủ Thánh tông, chỉ cần bản Thánh Tử muốn, ngươi nhất định phải thành thật hầu hạ bản Thánh Tử!"

"Hiện tại, phân hai cỗ hóa thân ra, cùng hầu hạ bản Thánh Tử!"

Nghe tiếng nói vô cùng hoang đường trong bình phong, nhìn bóng người sau sa mỏng vẫn không ngừng giao quấn va chạm, tu sĩ hai đạo chính ma lập tức hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ có Tô Ly Kinh kim quan rạng rỡ, một mình đứng chắp tay, nắng gắt sáng sủa chiếu rọi xuống, sắc mặt hắn ta bình tĩnh không lay động, nhìn không vui không buồn, tiếng nói trấn định tự nhiên, không nhanh không chậm giải thích: "Đây cũng là hiệu quả của pháp bảo thay đổi giọng nói mới ra, dù nam nữ lão ấu đều có thể dùng để ngụy trang giọng nói."

Lúc này, bóng người trong bình phong lại biến ảo như mộng như lộ, như nhìn hoa trong sương mù, trăng trong nước, giọng Tư Hồng Khuynh Yến lại vang lên lần nữa: "Chủ... Chủ nhân... Bản cung... Bản cung biết...

"Cầu chủ nhân thương tiếc..."

"Bản cung... Không... Nô không dám..."

Lúc nói chuyện, bóng dáng trong bình phong từ hai hóa thành bốn, có thêm hai bóng dáng uyển chuyển linh lung, hiển nhiên là Tư Hồng Khuynh Yến nghe theo mệnh lệnh Bùi Lăng, phân ra hai cỗ hóa thân.

Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Vô Sầu Tử khẽ gật đầu, nói:

"Tiên hạ đẳng Tư Hồng Khuynh Yến này có vận khí rất tốt, biết phải làm thế nào lấy lòng Bùi tiên đế"

Lúc này Tô Ly Kinh lạnh lùng nói: "Xin Vô Sầu Tử đạo hữu chú ý nói lời của mình!"

"Bản tọa đã nói, trong bình phong này căn bản không phải Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến!"

"Từ trước đến nay Tông Chủ Thánh tông ta đoan trang thận trọng, ung dung nhã nhặn, mọi chuyện lấy lợi ích Thánh tông làm trọng, một ngày trăm công ngàn việc, đâu rảnh rỗi xuất hiện ở đây?"

"Về phần Thánh Tử Bùi Lăng đời này, cũng là thiên kiêu tuyệt thế, khắp nơi nâng cao uy danh Thánh tông ta, thật sự là rường cột tương lai của Thánh tông!"

"Dù là kẻ nào dám can đảm mở miệng chửi bới Tông Chủ và Thánh Tử, chắc chắn phải nhận lấy lửa giận của Thánh tông!"

Ánh mắt đám người Vô Sầu Tử nhìn sang Tô Ly Kinh lập tức đầy ngạc nhiên.

Rốt cuộc Tô tiên tôn này có nhìn ra phương huyễn cảnh này hay không?

Ngay sau đó, bóng người trong bình phong biến ảo, giọng Bùi Lăng lại vang lên: "Lần này bản Thánh Tử đến đây khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, để ngươi truyền âm cho Tô Ly Kinh, việc này đã làm như thế nào?"

Tóc mây khẽ động, trâm cài tóc rung chuyển, trong tiếng châu ngọc xột xoạt, Tư Hồng Khuynh Yến cố gắng thở dốc một trận, mới dồn dập nói: "Đã, đã thông báo cho phu quân... Phu quân...

Chắc chắn đã qua..."

Nghe vậy, Tô Ly Kinh thay đổi sắc mặt nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.

Không ngờ lần này Tư Hồng Khuynh Yến truyền tin tức cho hắn ta là bị Bùi Lăng sai khiến!

Chương 2260: Tông Chủ tông ta đoan trang thận trọng (2)

Thế nhưng, dù đây là ván cờ do Bùi Lăng bày ra, chỉ cần đối phương thật sự ra tay với Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, hắn ta chưa chắc không có cơ hội!

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh khẽ cười nói: "Giả là giả, cho dù ngụy trang có tốt cũng có sơ hở không thể che giấu."

"Phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến chưa từng truyền âm cho bản tọa nói về việc này, đây là một sơ hở rất rõ ràng!"

"Lần này bản tọa đến đây, hoàn toàn là một thuộc hạ bẩm báo tin tức."

"Nếu chư vị không tin, hiện tại bản tọa có thể gọi tên thuộc hạ kia đến, để hắn thuật lại toàn bộ chân tướng lúc ấy."

Nói đến chỗ này, lúc này Tô Ly Kinh lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, sau khi thôi động trực tiếp mở miệng nói: "Nhanh chóng đến đây chỗ bản tọa!"

Một giọng nói trầm thấp trong Truyền Âm Phù lập tức đáp: "Cẩn tuân mệnh lệnh chủ thượng!"

Ống tay áo nhẹ vung lên, Tô Ly Kinh thu hồi Truyền Âm Phù, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía rất nhiều tu sĩ hai đạo chính ma.

Ngay lúc này, trong bình phong lại vang lên giọng Bùi Lăng: "Cực kỳ tốt!"

"Còn có một chuyên..."

"Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc đã bị bản Thánh Tử diệt sát!"

"Ngươi có thể truyền âm cho Luân Hồi tháp còn có Vô Thủy sơn trang, để bọn họ không cần tới nữa."

"Về phần Tô Ly Kinh..."

"Bản Thánh Tử còn muốn ở lại địa giới Thiên Sinh giáo mấy ngày, vừa hay xem hắn có đưa tới cửa không:

Cái gì? !

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc đã bị Bùi Lăng giết?

Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây giật mình.

Mục đích chuyến đi này của bọn họ là vì đến xem Bùi Lăng và Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đại chiến.

Kết quả hiện tại, bọn họ chạy tới trước thời hạn một ngày, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc lại đã mệnh tang trong tay Bùi Lăng?

Hơn nữa, Thiên Sinh giáo là một trong tứ tông ma đạo, cũng không nói quy củ như chính đạo.

Một mình Bùi Lăng đến đây khiêu chiến, chắc chắn Thiên Sinh giáo sẽ lấy toàn bộ tông môn ứng chiến.

Thiên Sinh giáo từng làm chuyện như vậy không chỉ một lần!

Hiện tại không có hành động gì, cũng không nghe thấy tin tức gì, Bùi Lăng lại đã diệt sát Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đương thời?

Điều này sao có thể!

Chẳng lẽ lời Tô Ly Kinh vừa nói đều là thật?

Bóng người trong bình phong thật sự không phải Bùi thánh tử?

Nghĩ tới đây, tu sĩ một phương chính đạo cùng nhìn về phía Tô Ly Kinh.

Trân Giáng Huệ nhanh chóng hỏi: "Tô Ly Kinh, bóng người trong bình phong này thật sự không phải Bùi thánh tử và phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến?"

Tô Ly Kinh đột nhiên lấy lại tinh thần, trong vô thức sau lưng hắn ta đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Nghe vậy không chậm trễ chút nào nói: "Không phải! Không phải!"

"Bản tọa là phu quân Tư Hồng Khuynh Yến, đạo lữ kết tóc của mình đang làm cái gì, thử hỏi trong thiên hạ này còn có ai hiểu rõ hơn bản tọa?"

"Bây giờ bản tọa còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước!"

Nói xong, hắn ta không đợi đám người đáp lại, lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] nhanh chóng chạy đi.

Cùng lúc đó, bóng người trong bình phong lay động, chẳng mấy chốc đã căng như dây cung, giao thoa lộn xộn, giọng Tư Hồng Khuynh Yến lại vang: "Vâng... Vâng... Chủ nhân... Bản cung...

Biết...

"Bản cung... Lúc này, lúc này sẽ truyền âm cho... Cho Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang...

Tiếng nói vừa dứt, một phương Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang lập tức có hai tấm Truyền Âm Phù đặc chế dâng lên, giọng nói dồn dập của Tư Hồng Khuynh Yến truyền ra từ bên trong:

"Thánh Tử Bùi Lăng bản tông và Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc đã kết thúc chiến đấu"

"Các vị đạo hữu có thể tự tiện, không cần đến đây quan chiến."

"Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng nói chuyện này cho phu quân Tô Ly Kinh của bản cung biết..."

Trong chốc lát, toàn bộ phương thiên địa này yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Một ngày sau đó.

Trong bình phong, cảnh hoàng tàn khắp nơi, hỗn loạn không chịu nổi.

Bản thể và hai cỗ hóa thân của Tư Hồng Khuynh Yến đều xụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển dồn dập.

Cách đó không xa, Bùi Lăng thay đổi một thần huyền bào mới tinh, vác trường đao đang ung dung chỉnh lại vạt áo.

Tính toán thời gian, tu sĩ năm tông chính đạo cũng sắp tới, lại không thể tiếp tục đấu pháp với Tư Hồng Khuynh Yến.

Phải nhanh chóng cho truyền âm Văn Nhân Linh Sắt để đối phương không cần đến đây, lần này cũng không thể để Văn Nhân Linh Sắt lãng phí thời giờ, hắn đã ghi chép lại đại khái quá trình chiến đấu với Thiên Sinh giáo trước đó vào ngọc giản.

Trong đó Kê Lộc thi triển huyễn cảnh với hắn và tiên thuật sau cùng đều bị hắn cố ý giảm đi.

Phần còn lại của ảnh lưu niệm chiến đấu, đều bị hắn dùng thủ đoạn, hơn nữa sẽ không bại lộ việc giữa hắn và Tư Hồng Khuynh Yến... Lưỡng tình tương duyệt, cùng quan hệ của hắn và Yến Minh Họa ở trong đó...

Đến lúc đó hắn giao ảnh lưu niệm trận chiến đấu này cho Văn Nhân Linh Sắt, cũng coi như một lời giải thích, Bùi Lăng nghĩ tới đây lập tức mở miệng nói: "Ngươi về tông trước, tiếp theo ta còn phải làm một ít chuyện."

Nói xong, hắn cũng mặc kệ Tư Hồng Khuynh Yến có đồng ý hay không, lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt thoát khỏi bình phong.

Chỉ thấy xung quanh núi xanh vắng vẻ, nước biếc xa xôi, trường phong mênh mông, một tòa hành cung bạch cốt khổng lồ nguy nga lơ lửng trời cao, ngoài ra không có một ai.

Chương 2261: Ảnh lưu niệm

Hắn nhìn quanh một vòng, thần niệm đảo qua, ngay cả phi cầm tầu thú cũng không có chút tung tích nào, lúc này mới khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, bóng dáng nhanh chóng đi xa.

Bùi Lăng vừa đi, bình phong hoa mỹ tinh tế lập tức tiêu tán như mây khói, hóa thành một luồng hơi khói ngũ thải, chui vào lòng bàn tay Tư Hồng Khuynh Yến.

Nàng đã thu hồi hóa thân, vẫy tay thay đổi một thân váy gấm vóc đỏ hồng, ba ngàn tóc xanh không gió mà bay, nhanh chóng búi thành búi tóc cao, cắm nghiêng châu trâm, tua cờ chập chờn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lúc nhìn quanh tươi sáng.

Váy dài nhẹ khép, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt Tư Hồng Khuynh Yến vô cùng tức giận, Bùi Lăng đáng chết! Nghiệt súc đáng chết!

Lại một lần nữa để đối phương thành công!

Lẽ nào lại như vậy, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? !

Đúng, cái bình phong nguyệt tỉnh lê mộc khảm bảo huyễn thiên sa xuyên thấu chạm khắc long văn quỷ anh nghịch khô lâu này, giọng nói bên trong có thể truyền đi, nhưng giọng nói bên ngoài không truyền vào được...

Hơn nữa bên ngoài có thể nhìn thấy hình dáng người bên trong, nhưng bên trong lại không nhìn thấy người bên ngoài...

Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, điều này khiến nàng cực kỳ mất hứng... Không, điều này rất khó để nàng phát huy ra thực lực chân chính!

Không sai, cái bình phong này luyện chế không được!

Lần sau nên làm ngược lại!

Hừ!

Đến lúc đó, nhất định phải để nghiệt súc Bùi Lăng kia biết sự lợi hại của nàng!

Nghĩ tới đây, thân hình Tư Hồng Khuynh Yến khẽ động, bay vào trong hành cung bạch cốt.

Chính điện hành cung bạch cốt, phía dưới thêm son, hai người song sinh tóc vàng mắt vàng cầm đầu, rất nhiều thị nữ dị tộc váy áo cẩm tú, ngọc biếc quấn quanh đều đứng xuôi tay, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dáng vẻ dịu dàng.

Thấy Tư Hồng Khuynh Yến trở về, đám thị nữ nhao nhao uốn gối hành lễ: "Cung nghênh chủ mẫu!"

Tư Hồng Khuynh Yến mặt như phủ băng, váy đỏ dệt kim nhanh chóng kéo qua sàn nhà, bước lên bảo tọa, sau khi khép tay áo ngồi xuống mới nhàn nhạt mở miệng: "Việc dặn các ngươi làm, đã làm như thế nào rồi?"

Thị nữ mắt vàng cầm đầu vội vàng cẩn thận nói: "Bẩm chủ mẫu, đã thông báo cho Tô Ly Kinh, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang đến đây quan chiến..."

Lúc nói chuyện, nàng cực kỳ căng thẳng lấy ra một khối ngọc giản mới chế, hai tay dâng lên nói: "Cái này... Cái này là... Ảnh lưu niệm chiến đấu."

Tư Hồng Khuynh Yến tiếp nhận ngọc giản, lập tức phân phó nói:

"Các ngươi đi xuống trước."

Đám thị nữ dị tộc nghe vậy như được đại xá, lập tức hành lễ nói:

"Tuân mệnh!"

Chọt nhanh chóng lui ra.

Trong quảng điện chỉ còn lại một mình Tư Hồng Khuynh Yến, nàng ngắm nhìn ngọc giản trong tay, lần này nghiệt súc Bùi Lăng kia khiêu chiến Tông Chủ năm tông ngụy đạo đều có ảnh lưu niệm chiến đấu lưu truyền ra, lưu hành thiên hạ, còn có lời bình của vô số tu sĩ cấp cao.

Nàng là Tông Chủ Thánh tông, nói thế nào cũng địa vị ngang nhau, cùng thuộc một cấp độ với Tông Chủ năm tông ngụy đạo, cùng Bùi Lăng ở giữa đấu pháp, đương nhiên cũng phải có một phần ảnh lưu niệm!

Nghĩ đến đây, Tư Hồng Khuynh Yến áp ngọc giản lên mi tâm, xem xét ảnh lưu niệm trong đó.

Bởi vì cách trở trong ngoài bình phong, vì vậy ảnh lưu niệm này là tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài bình phong, chỉ thấy phía trên bình phong có bóng người trùng điệp hỗn loạn, tu sĩ tám tông lần lượt đến đây quan chiến...

Chẳng mấy chốc, sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến dần đỏ hồng, ánh mắt mê ly, trong đôi mắt đẹp có gợn sóng xinh đẹp như sông băng tan ra vào ngày xuân, ý lạnh biến mất, gợn sóng liên miên, hô hấp dồn dập, dùng sức thở dốc một hồi lâu, mới dần bình tĩnh lại.

Quả nhiên!

Lần trước nàng đấu pháp với nghiệt súc Bùi Lăng kia trong hành cung bạch cốt, khiến phu quân Tô Ly Kinh hiểu lầm cực sâu, làm thế nào cũng không chịu tin tưởng lời giải thích của nàng.

Lần này chỉ cách một tấm bình phong, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng cái bóng trên bình phong, mỗi một hành động đều rõ như ban ngày, phu quân Tô Ly Kinh thật sự không hiểu lầm nàng nữa!

"Mặc dù phu quân Tô Ly Kinh chưa từng hiểu lầm bản cung, nhưng giữa phu thê như một thể, không thể có chút kẽ hở, bản cung vẫn phải giải thích thật tốt với phu quân mới được."

"Phục khắc một phần ảnh lưu niệm chiến đấu này, đưa cho phu quân lấy đó chứng minh sự trong sạch..."

Địa giới Đông Đàn.

Dãy núi lồng lộng, đỉnh tuyết trắng xóa.

Khí tức rét lạnh căm căm tản khắp thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông, chim bay khó lọt.

Nơi xa một dãy núi cheo leo hùng tráng như thành quách như vắt ngang chân trời, trên đó màu tuyết như ngọc, ngăn chặn địa thế, chính là giao giới Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp.

Núi vắng cốc hoang.

Tuyết đọng đột nhiên rì rào rơi xuống, mặt đất khẽ run, một đạo kẽ nứt không gian mở ra, Bùi Lăng bước dài ra.

Thần niệm đảo qua xung quanh, xác nhận đều hoang tàn vắng vẻ, hắn dừng chân, lập tức lấy ra phù triện đặc chế, đây là Truyền Âm Phù mà hắn dùng để liên lạc với Văn Nhân Linh Sắt.

Sau khi thôi động, phù văn hơi lấp lánh, chẳng mấy chốc giọng Văn Nhân Linh Sắt truyền ra từ trong phù triện: "Bùi Lăng, chuyện gì?"

Bùi Lăng lập tức trả lời: "Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đã bị ta chém giết, người năm tông chính đạo không cần đến đây quan chiến."

Chương 2262: Không có việc ác gì khác...

Trong Truyền Âm Phù im lặng một hồi, sau một lát mới do dự nói: "Cái này... Người năm tông chính đạo đều đã biết..."

Đã biết?

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, Kê Lộc là Tông Chủ Thiên Sinh giáo một trong chín môn phái lớn, quyền cao chức trọng, nhân vật bậc này vẫn lạc không thể coi thường. Dù Thiên Sinh giáo cố ý che giấu nhưng việc đã xảy ra trọn vẹn hai ngày, lấy sự thần thông quảng đại của chín môn phái lớn, không có thể hoàn toàn không biết gì cả.

Nhất là Lưu Lam hoàng triều trong năm tông chính đạo còn sắp đặt Thiền Lâu chuyên môn dò xét thiên hạ, hiện tại đã biết tin tức này cũng là hợp tình hợp lý.

Nghĩ tới đây, hắn cũng không coi ra gì, lúc này nói: "Ta đã ghi lại ảnh lưu niệm trận chiến giữa ta và Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, không biết Văn Nhân tiền bối có cần không?"

Giọng nói trong Truyền Âm Phù lập tức nói: "Muốn!"

"Nhưng ta đã trở về Yến Tê thành, cần chút thời gian tiến về nơi thuộc sự quản lí của ma đạo."

Bùi Lăng không thèm để ý nói: "Ta còn phải ở bên Thiên Sinh giáo một thời gian, Văn Nhân tiền bối có thể từ từ đến đây."

Giọng nói trong Truyền Âm Phù đáp: "Tốt!"

Trong giây lát truyền âm kết thúc, Bùi Lăng thu hồi Truyền Âm Phù, tiện tay bố trí một trận pháp đơn giản, chợt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện.

Lực lượng thiên địa liên tục không ngừng mãnh liệt trào tới từ mỗi một tấc lãnh địa trong Thiên Sinh giáo, như sóng to gió lớn quán chú vào trong cơ thể hắn.

Trong lúc vô hình cuồn cuộn, khí tức Bùi Lăng càng ngày càng mạnh.

Sâu trong thức hải hắn, bóng cây to lớn chậm rãi lượn quanh như một thế giới hoàn chỉnh.

Trên ngọn cây, vòng mặt trời thứ sáu hội tụ thành hình từng chút một, ánh sáng hừng hực chiếu rọi tứ phương, dần dần huy hoàng.

Yến Tê thành.

Địa giới Nhu Triệu bảo.

Ở bảo to lớn loang lổ, thiền điện.

Hai bên có bó đuốc lớn cháy hừng hực, chiếu sáng cả điện to lớn như ban ngày.

Văn Nhân Linh Sắt ngồi ngay ngắn sau án thư, thu hồi Truyền Âm Phù, trên khuôn mặt đầy vẻ do dự.

Vốn lần này Bùi Lăng đường đường chính chính khiêu chiến năm tông chính đạo, đã khiến cả chính đạo thay đổi ấn tượng với hắn rất nhiều, nhất là Hàn Ảm Kiếm tông xưa nay có độ tha thứ thấp nhất với ma đạo, Tông Chủ đương thời, Kiếm Thần Hạ Phất Khung cũng càng tán thưởng Bùi Lăng hơn, rất có cảm giác như là bạn cũ.

Nhưng chuyện ngày hôm qua...

Hiện tại năm tông chính đạo, chỉ cần nhắc đến Bùi Lăng lại nổi nóng, trong đó Tố Chân Thiên và Hàn Ảm Kiếm tông còn tốt, chỉ ngậm miệng không nói, Lưu Lam hoàng triều và Cửu Nghi sơn đã hoàn toàn Bùi Lăng như ma đầu!

Lúc mới truyền âm, nàng vốn định nói rõ chuyện này với Bùi Lăng, nhưng nghe giọng điệu của Bùi Lăng, dường như không thèm để ý chuyện này.

Chắc chắn trong mắt đối phương, thải bổ Tông Chủ bản môn Tư Hồng Khuynh Yến trước mặt mọi người chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa, vì vậy Văn Nhân Linh Sắt nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn không nói gì.

Nếu không, chẳng phải nàng còn không bằng Tư Hồng Khuynh Yến?

Đang nghĩ ngợi, ngoài điện truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ, chợt ba bóng dáng quen thuộc nối đuôi nhau mà Vào.

Ba bóng dáng này đều giáp trụ đầy đủ, áo choàng màu mực rủ xuống đầu vai, toàn thân có một sự phóng khoáng không bị trói buộc, khí phách kim qua thiết mã, dưới khôi giáp đen sì chỉ lộ ra một đôi con ngươi ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, thâm trầm nội liễm, lạnh lẽo như sao.

Văn Nhân Linh Sắt thấy thế, lập tức đứng dậy hô: "Ba vị sư huynh có việc gì sao?"

Người cầm đầu trong ba người hơi gật đầu, chợt trầm giọng nói:

"Bùi Lăng này ma tính sâu nặng, nếu giữ hắn ở lại trên đời, chỉ sợ hậu hoạn vô tận, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ!"

Người bên trái vội nói tiếp: "Kẻ này khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, tiếp theo chắc sẽ tiếp tục khiêu chiến Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang."

"Ma đạo không giống chính đạo ta, không có chút đạo nghĩa nào, mánh khoé quỷ quái lại tầng tầng lớp lớp."

"Trong hai trận chiến này, cho dù Bùi Lăng có thể thắng, chắc chắn phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề."

Người phía bên phải chậm rãi nói: "Cho nên, chúng ta nên tập trung lực lượng, nhân cơ hội tốt này diệt trừ tai hoạ Bùi Lăng!"

Nghe vậy, Văn Nhân Linh Sắt cau hàng lông mày kẻ đen, lúc này lắc đầu nói: "Không được!"

"Bùi Lăng này vẫn làm việc đường đường chính chính, chính đạo ta cũng là xưa nay lỗi lạc."

"Cho dù muốn ra tay với hắn, cũng nên làm việc quang minh chính đại, sao có thể như là tiểu nhân, đánh lén nhân lúc hắn trọng thương?"

"Hơn nữa, hiện tại Bùi Lăng chỉ thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến mấy lần mà thôi, cũng không có việc ác gì khác"

"Tư Hồng Khuynh Yến kia là đích nữ Tư Hồng thị Trọng Minh tông, từ khi nhập đạo đã làm hết việc thương thiên hại lí, công pháp của nàng đã giết hại vô số sinh linh vô tội, có thể nói tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất."

"Cho dù bị Bùi Lăng luyện thành lô đỉnh, cũng không oan!"

Chỉ thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến mấy lần?

Ba tên Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành nghe vậy đều khẽ giật mình, trong chốc lát đầu óc không nghĩ ra.

Không chờ bọn họ đáp lời, Văn Nhân Linh Sắt lại nói tiếp: "Hiện tại ta có việc, cần rời khỏi nơi đây một chuyến, chuyện này dừng ở đây trước."

Nói xong, nàng lập tức đứng dậy rời đi.

Chương 2263: Không có việc ác gì khác... (2)

Ba người nhìn bóng lưng nàng nhanh chóng biến mất ở cửa, lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức cau mày.

"Văn Nhân sư muội quá cứng nhắc, làm sao bây giờ?"

"Tu vi Bùi Lăng tăng lên quá nhanh, chỉ có ba người chúng ta, dù liên thủ, chỉ sợ cũng không có phần thắng"

"Chuyện này, nhất định phải có nhiều người tham dự hơn, tốt nhất năm tông chính đạo chúng ta cùng nhau liên thủ mới được!"

" [Thành Chủ lệnh] nằm trong tay Văn Nhân sư muội, Văn Nhân sư muội không đồng ý, các Thái Thượng trưởng lão khác tông ta chắc chắn cũng không đồng ý...

Nói đến đây, ba người trầm mặc một lát, người ở giữa đột nhiên nói: "Chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy."

"Nếu tiếp theo Bùi Lăng đi khiêu chiến Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang thật, có lẽ chúng ta căn bản không cần ra tay!"

Nghe vậy, hai người khác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu:

"Không sai."

"Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang cũng không ôn hòa giống Thiên Sinh giáo."

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt lại là một ngày trôi qua.

Đông Đàn.

Giao giới hai tông, trong cốc hoang vắng.

Tuyết đọng trắng ngần, cát đá lộn xộn.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng một mình trên đất, khí tức quanh người bành trướng như thuỷ triều, vẫn là Hợp Đạo hậu kỳ nhưng lại cường thịnh hơn lúc mới vào Hợp Đạo hậu kỳ một mảng lớn.

Sâu trong thức hải của hắn, trên bóng cây khổng lồ, vòng thứ sáu mặt trời đã hoàn toàn thành hình, huy hoàng bỏng mắt, treo cao đầu cành.

Đứng cùng năm vòng mặt trời khác, anh dũng giữa trời.

Lực lượng thiên địa Thiên Sinh giáo đã dừng quán chú vào trong cơ thể hắn.

Khí tức chầm chậm thu liễm, Bùi Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có ánh sáng chói mắt, lóe lên liền biến mất.

Cuối cùng đã hoàn toàn hấp thu khí số Thiên Sinh giáo!

Cảm nhận được thực lực cường đại càng lên một tầng lầu so với mấy ngày trước, Bùi Lăng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, chợt như có điều suy nghĩ: "Hình như khoảng cách giữa Hợp Đạo hậu kỳ và Độ Kiếp kỳ rất xa xôi!"

"Tu vi bây giờ của ta, đừng nói Độ Kiếp kỳ, dù là Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong còn kém một đoạn đường rất dài..."

"Khiêu chiến Luân Hồi tháp xong, có khả năng chưa chắc đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong!"

"Đầu tiên lộ này là khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, hiện tại ta chỉ thiếu hai trận chiến cuối cùng, không, là ba trận chiến...

"Dựa theo xu thế hiện tại, sau chín trận đại chiến, tu vi của ta nhiều nhất đạt tới Độ Kiếp kỳ."

"Muốn Đại Thừa là không thể nào!"

"Kém một cảnh giới lớn, đi tới Phù Sinh kỳ cục?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Lăng dần nhíu chặt lông mày, ngay từ đầu khiêu chiến năm tông chính đạo, sự chú ý của hắn đều đặt vào việc thắng thua.

Vì vậy, không chú ý tới vấn đề trên tu vi.

Nhưng bây giờ tu vi của hắn cao, Thiên Sinh giáo dốc hết sức lực cả tông phái đều không phải đối thủ của hắn, xem ra tiếp theo đi Luân Hồi tháp và Vô Thủy sơn trang cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian.

Bởi vậy, bây giờ hắn đang suy nghĩ về Phù Sinh kỳ cục.

"Chắc còn chút thời gian nữa Văn Nhân Linh Sắt mới có thể đến, đi Tiểu Tự Tại Thiên trước, thỉnh giáo sư tôn một chút..."

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức lấy ra phù triện đặc chế, trên đó tản ra lực lượng không gian, chính là Truyền Tống Phù tiến về "Tiểu Tự Tại Thiên".

Hắn nhanh chóng thôi động phù triện, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Kim quang trong vắt, mây trắng cheo leo như núi biển.

Kẽ nứt không gian mở ra, một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện, khí chất nội liễm như phàm nhân, vác một thanh trường đao hoa mỹ, lúc nhìn quanh bình thản ung dung, chính là Bùi Lăng.

Ánh mắt đảo qua xung quanh, giữa mênh mông đám mây trống trơn tự nhiên, không thấy bóng dáng sư tôn, Bùi Lăng đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, một bộ áo xanh lặng yên xuất hiện, tóc bạc rối tung như ánh trăng trút xuống, như là bạc lưu động, Dược Dạ Thư đôi mắt xanh thấp thoáng sau lông mi dài như rừng rậm vây quanh một dòng nước hồ tinh khiết, sóng ánh sáng lăn tăn, ôn hòa yên tĩnh.

Bùi Lăng lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói: "đồ nhi bái kiến sư tôn!"

Dược Dạ Thư khẽ gật đầu nhưng không mở miệng khen ngợi chiến tích của hắn giống mấy lần trước đó, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng cực kỳ cổ quái.

Nàng suy nghĩ một trận, đột nhiên hỏi: "Ngươi và Tư Hồng Khuynh Yến là quan hệ như thế nào?"

Bùi Lăng khẽ giật mình, sư tôn hỏi cái này làm gì?

Suy nghĩ thoáng qua rồi thay đổi, Bùi Lăng lập tức nói: "Bẩm sư tôn, đồ nhi là Thánh Tử Trọng Minh tông, Tư Hồng Khuynh Yến là Tông Chủ Trọng Minh tông, vì vậy Tư Hồng Khuynh Yến rất coi trọng đồ nhi..."

"Thế nhưng, đồ nhi đạo tâm kiên định, trong lòng còn có nhân thiện, tâm hướng chính đạo, mặc dù được Tư Hồng tông chủ nể trọng, nhưng tuyệt đối không làm hành động ma đạo đồ thành diệt tộc gì đó!"

"Cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, hại sinh linh!"

"Nói đúng ra, quan hệ của đồ nhi và Tư Hồng tông chủ càng giống bằng hữu."

Dược Dạ Thư nhẹ cau mày ngài, hình như đồ nhi này của mình không hề thành thật như trong tưởng tượng?

Thấy sắc mặt sư tôn không đúng, trong lòng Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, chẳng lẽ sư tôn đã biết việc hắn từng thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến?

Chương 2264: Ta và Tư Hồng tông chủ chỉ là bằng hữu bình

thường Đúng, hiện tại sư tôn đã không cần liên tục ngủ say trong "Tiểu Tự Tại Thiên", muốn thăm dò được tin tức này cũng không phải việc khó gì, Bùi Lăng nghĩ tới đây vội ho một tiếng, lại nói tiếp:

"Đúng rồi, đã từng bởi vì một việc ngoài ý muốn, đồ nhi và Tư Hồng Khuynh Yến từng tiến hành song tu..."

Nghe vậy, ánh mắt Dược Dạ Thư vẫn hơi nghi ngờ, nếu chỉ là song tu, tại sao muốn làm ngay trước mặt nhiều người như vậy?

Hơn nữa, phản ứng của Tư Hồng Khuynh Yến vào hôm qua, cũng khiến nàng hơi không hiểu rõ tình huống.

Chỉ nghe lời nói, rõ ràng vô cùng giãy giụa, có thể nói chịu nhục nhã, nhưng hành động của đối phương lại rất phối hợp với Bùi Lãng...

Nàng không phải nhân tộc cũng chưa từng thưởng thức yêu hận tình thù của nhân tộc, vì vậy vẫn mãi mà không rõ đã xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ một lát, Dược Dạ Thư tiếp tục hỏi: "Vậy giữa ngươi và Tô Ly Kinh có thù hận gì?"

Tô Ly Kinh?

Bùi Lăng cũng không nghĩ nhiều, lúc này trả lời: "Lúc tu vi của đồ nhi chỉ có Kết Đan kỳ, vì tấn thăng lên chân truyền, nhận lấy nhiệm vụ chân truyền trong tông"

"Nhưng bất ngờ nhiệm vụ kia lại là một cái bẫy, sau khi đồ nhi tiến vào bí cảnh nhiệm vụ, lúc đó Tô Ly Kinh còn là Tông Chủ lại tự mình ra tay, ép đồ nhi làm khôi lỗi của hắn, sau khi bị đồ nhi từ chối lại không giữ thể diện mà hạ sát thủ, suýt nữa khiến đồ nhi thân tử đạo tiêu!"

"Nhờ có sư tôn ban thưởng Thiên Thương Lệ trước đó, mới khiến đồ nhi khó khăn nhặt về một cái mạng"

"Sau đó trong đại chiến chính ma, tu vi của đồ nhi tiến vào Hóa Thần"

"Tô Ly Kinh âm thầm điều động hóa thân Phản Hư kỳ truy sát đồ nhi"

"Nếu không phải đồ nhi là vạn kiếp Hóa Thần, thực lực vượt xa tu sĩ Hóa Thần bình thường, lúc ấy đồ nhi, đạo lữ đồ nhi, còn có Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự, Hàn Ảm Kiếm tông Ninh Vô Dạ, Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức và Tố Chân Thiên Yến Minh Họa... Đều mệnh tang tại chỗ!"

"Đồ nhi vẫn ghi nhớ hai mối thù này ở trong lòng"

"Nếu có cơ hội, đồ nhi nhất định phải khiến Tô Ly Kinh nợ máu trả bằng máu!"

Nghe đến đó, Dược Dạ Thư khẽ gật đầu, chẳng trách đồ nhi này lại đầy ác ý, sỉ nhục Tô Ly Kinh đến cực điểm, chỉ là cách báo thù này...

Bùi Lăng đột nhiên nói: "Sư tôn, lần này đồ nhi giao thủ với Thiên Sinh giáo, mặc dù cuối cùng toàn thắng nhưng có rất nhiều nghi ngờ với thủ đoạn của Thiên Sinh giáo..."

Đôi mắt xanh của Dược Dạ Thư hơi chớp, nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Ngươi nói đi"

Bùi Lăng lập tức nói: "Tạ ơn sư tôn."

"Thiên Sinh giáo có một môn thủ đoạn có thể khiến tất cả thủ đoạn ngoại trừ pháp tắc thất bại, không biết Hàn Ảm Kiếm tông đối phó chiêu này như thế nào?"

Nghe vậy, khóe môi Dược Dạ Thư hơi cong lên, cười khẽ, ôn nhu nói: "Đạo đồ của Thiên Sinh giáo là âm dương đạo."

"Dương là thật, âm là giả."

"Lúc Giáo Chủ Kê Lộc đương thời chiến đấu với ngươi, đã dùng Âm tướng"

"Vì vậy, chỉ có pháp tắc bỏ qua hư vô mới có thể đối đầu với hắn."

"Thế nhưng, đây không phải một mình Kê Lộc thi triển ra Âm tướng, còn có rất nhiều Thái Thượng hộ pháp Hợp Đạo kỳ, vô số hộ pháp, chấp sự Thiên Sinh giáo... Cùng pháp bảo trấn tông, đại trận tăng thêm."

"Loại Âm tướng trình độ kia đã hoàn toàn thay đổi trật tự âm dương một phương thiên địa."

"Có hiệu quả như thế, cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

"Nếu chỉ có một mình Kê Lộc thi triển ra Âm tướng, lấy đao ý của ngươi, cho dù không dùng pháp tắc cũng có thể tìm được sơ hở."

"Còn nếu là Hàn Ảm Kiếm tông đối đầu với cả tông Thiên Sinh giáo thi triển ra Âm tướng...

"Hàn Ảm Kiếm tông cũng có nội tình cường đại."

"Ngũ đại kiếm ý phía dưới Ngộ Kiếm uyên có thể trảm vạn vật"

"Ngoài ra, cho dù không sử dụng ngũ đại kiếm ý kia, Hàn Ẩm Kiếm tông còn có rất nhiều kiếm đạo thần thông đặc biệt nhằm vào trảm hư."

"Ngươi chưa đăng lâm vị trí Tông Chủ Trọng Minh tông, vì vậy chưa từng đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của Trọng Minh tông"

"Nếu không, lấy thực lực hiện tại của ngươi, chưa hẳn cần dùng đến tiên thuật...

Nói đến đây, giọng Dược Dạ Thư lập tức trở nên nghiêm túc, nàng nói tiếp: "Ngươi đã liên tục nhiều lần sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương,"

"Tiếp theo, trừ khi bị ép vào tuyệt cảnh, nếu không đừng tuỳ tiện vận dụng loại thủ đoạn kia"

"Mặc dù mỗi lần ngươi sử dụng tiên thuật, thời gian đều rất ngắn ngủi nhưng số lần càng nhiều, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, lần này chiến đấu với Thiên Sinh giáo, hắn phải đối mặt với toàn bộ tông môn.

Nếu lúc ấy không dùng tiên thuật, cũng có phần thắng nhưng không thể tru diệt Kê Lộc trước khi hắn ta dùng môn huyễn thuật kia...

Hơn nữa nghe ý của sư tôn, lúc ấy hắn đối mặt với Thiên Sinh giáo tốn sức như thế, không phải thực lực của hắn không đủ, mà là truyền thừa đạo thống không hoàn chỉnh?

Bây giờ trên người hắn có hai đại truyền thừa chính.

Một là truyền thừa Thánh Tử Trọng Minh tông; thứ hai là truyền thừa "Chú.

Truyền thừa Thánh Tử, thiếu đăng lâm vị trí Tông Chủ thật sự không đủ hoàn chỉnh; nhưng truyền thừa của "Chú"... Chắc phải rất hoàn chỉnh mới đúng!

Chờ chút!

Trong ba cánh cửa ra vào của "Chú", không phải Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn] có thể chống cự "Âm" tướng của Thiên Sinh giáo sao?

Chương 2265: Đạo kiếp

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đáp: "Vâng!"

Ngay sau đó, hắn lại hỏi: "Sư tôn, nếu Thiên Sinh giáo tu luyện âm dương đạo, Âm tướng như thế, vậy Dương tướng lại như thế nào?"

Nếu là trước khi khiêu chiến Thiên Sinh giáo, Bùi Lăng tuyệt đối không thể hỏi vấn đề này.

Sư tôn Dược Dạ Thư chắc chắn không trả lời hắn, nếu không sẽ chia đi khí số của hắn.

Nhưng bây giờ hắn đã khiêu chiến Thiên Sinh giáo xong, thành công thu hoạch được khí số Thiên Sinh giáo, hỏi lại vấn đề này, đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiên lộ của hắn.

Chỉ nghe Dược Dạ Thư bình tĩnh trả lời: "Dương là thật, Dương tướng có thể khiến pháp tắc vốn có giữa thiên địa thực chất hóa, có thể khiến pháp tắc ngoại lai vô hiệu, tương đương với cấm dùng pháp tắc"

"Nhưng một vài pháp tắc đồng giá đặc thù không nằm trong số đó."

"Ngoài ra, nếu lúc ấy Kê Lộc sử dụng Dương tướng, lực lượng, tốc độ, phòng ngự... Đều sẽ được tăng lên gấp bội."

"Cho dù không bằng tu sĩ Độ Kiếp kỳ, cũng không chênh lệch quá nhiều"

"Chỉ có điều, trước đó ngươi từng chiến thắng thân mộc mất khống chế, chắc Kê Lộc biết phần thắng của Dương tướng không cao, cho nên lựa chọn Âm tướng."

"Âm Dương nhị tướng này, có thể đồng thời sử dụng vào lúc Độ Kiếp kỳ."

"Đến lúc đó có thể hái thực bổ hư, hái hư bổ thực"

"Người âm dương chính là kỷ cương vạn vật."

"Nếu đến cảnh giới kia, chính là luân chuyển không tì vết, diễn hóa ngàn vạn, nhiều không đếm xuể.

"Đây gọi là thiên địa chỉ đạo chuẩn bị tại người, vạn vật chỉ đạo chuẩn bị tại thân, vì vậy Thiên Sinh giáo cho rằng nhân tộc quý nhất"

"Đây gọi là thiên địa chỉ đạo dương và âm, vì vậy Thiên Sinh giáo tôn sùng thiên ý khắp nơi, chính là vì đại đạo căn bản của bọn họ diễn hóa đến cực điểm, nhưng tự lập âm dương lại mở ra đất trời."

Bùi Lăng nghiêm túc nghe xong, mặc dù đã hoàn thành khiêu chiến Thiên Sinh giáo, nhưng liên quan tới nội tình chín môn phái lớn, tất nhiên biết càng nhiều càng tốt.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại nói tiếp: "Sư tôn, tiên lộ của đồ nhi còn có ba trận chiến"

"Nhưng lấy tốc độ tăng lên tu vi hiện tại của đồ nhi, cho dù khiêu chiến xong Tông Chủ chín môn phái lớn, cũng chỉ có thể đột phá tới Độ Kiếp, không thể đến Đại Thừa"

"Xin hỏi sư tôn, đây là vì sao?"

Nghe vậy, Dược Dạ Thư cau hàng lông mày, cẩn thận suy nghĩ một trận, khẽ lắc đầu nói: "Vi sư cũng không biết nhiều về tiên lộ của ngươi."

"Nhưng tu vi tu sĩ đạt tới Độ Kiếp kỳ, tu vi tăng lên không phải dựa vào tu luyện, mà là nhìn đạo kiếp."

"Độ Kiếp kỳ không có phân chia tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trong đó tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu chỉ nhìn vào vượt qua bao nhiêu trận đạo kiếp"

"Chờ độ xong tất cả đạo kiếp, có thể đi vào Đại Thừa."

"Nếu ngươi khiêu chiến xong chín môn phái lớn, tu vi chỉ đột phá đến Độ Kiếp, tiếp theo cũng giống vi sư, chờ đợi đạo kiếp giáng lâm là được."

"Chờ sau khi hoàn thành khiêu chiến toàn bộ chín môn phái lớn, tốt nhất ngươi hãy đi hỏi hai vị U Tố mộ kia một chút"

"Đầu tiên lộ này đi ra từ vị cấm kỵ trước kia, chắc hai vị cấm kỵ U Tố mộ kia phải biết thứ gì đó"

"Thế nhưng, lời nói của hai vị cấm kỵ kia chỉ có thể tham khảo, không thể tin hoàn toàn."

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Sư tôn, có bao nhiêu đạo kiếp Độ Kiếp kỳ?"

"Phải chờ bao lâu mới có thể giáng lâm?"

Dược Dạ Thư nói: "Tu sĩ Độ Kiếp kỳ bình thường, cần độ bảy bảy bốn mươi chín kiếp."

"Phần lớn tổ sư chín môn phái lớn đều là cấp độ này."

"Có rất ít tu sĩ nội tình đặc biệt thâm hậu, cần độ tám tám sáu tư kiếp."

"Cho dù trong chín môn phái lớn, trong số tổ sư chưa phi thăng, số lượng sáu mươi bốn kiếp Độ Kiếp sẽ không vượt qua năm ngón tay.

"Độ Kiếp kỳ mạnh nhất là chín chín tám mươi mốt kiếp."

"Vi sư chỉ biết là, tổ sư khai phái chín môn phái lớn đều là cấp độ này."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Nếu tu vi đồ nhi đạt tới Độ Kiếp kỳ, phải làm như thế nào mới có thể phán đoán đồ nhi là bảy bảy bốn mươi chín kiếp hay tám tám sáu tư kiếp, hoặc là chín chín tám mươi mốt kiếp?"

Dược Dạ Thư chậm rãi nói: "Chờ trận đạo kiếp thứ nhất giáng lâm"

"Tính từ hôm ngươi đột phá Độ Kiếp kỳ, nếu là năm thứ bảy mươi bảy mới hạ xuống trận đạo kiếp đầu tiên, đó chính là bốn mươi chín kiếp."

"Nếu là năm thứ tám tháng thứ tám, chính là sáu mươi bốn kiếp."

"Nếu là tháng thứ chín ngày thứ chín, chính là tám mươi mốt kiếp.

"Thời gian đệ nhất kiếp chỉ có ba cái này."

"Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể trì hoãn hoặc là sớm"

"Nhưng bắt đầu từ đệ nhị kiếp, có rất nhiều thủ đoạn có thể để trì hoãn thời gian đạo kiếp giáng lâm."

"Bình thường đều là lúc độ đệ nhất kiếp bị thương quá nặng, cần đủ thời gian chữa thương mới có thể như thế...

"Thế nhưng, trì hoãn đạo kiếp dễ, sớm lại rất khó"

"Bởi vậy, nếu là bốn mươi chín kiếp, từ Độ Kiếp kỳ tiến vào Đại Thừa kỳ, cơ bản cần thời gian hơn bốn ngàn năm"

"Nếu là sáu mươi bốn kiếp, Độ Kiếp đột phá Đại Thừa cần sáu trăm đến một ngàn năm."

"Tám mươi mốt kiếp cuối cùng, chỉ cần thời gian chưa đến trăm năm"

"Đương nhiên, đây đều là tính toán từ tình huống của tu sĩ thành công vượt qua đạo kiếp"

Chương 2266: Tiến về Luân Hồi tháp

"Trên thực tế, mỗi trận đạo kiếp đều là tranh đấu sinh tử, số người Độ Kiếp vẫn lạc trong đạo kiếp không phải số ít"

"Bởi vậy, gần như tất cả tu sĩ sẽ cần thời gian chuẩn bị càng dài hơn..."

Bùi Lăng nghiêm túc ghi nhớ những việc này, sau khi suy nghĩ một lượt, tiếp theo lại hỏi: "Sư tôn có biết, Minh Huyết tổ sư Trọng Minh tông, Thế Vị tổ sư Cửu Nghi sơn, còn có Chúc Y tổ sư Thiên Sinh giáo là bao nhiêu kiếp không?"

Dược Dạ Thư suy nghĩ, nói: "Bọn họ đều là bốn mươi chín kiếp"

"Nhưng hai vị Minh Huyết và Chúc Y này, vi sư cũng không rõ cụ thể độ đến đạo kiếp lần thứ mấy"

"Về phần Thế Vị, hắn đã độ bốn mươi tám kiếp, chỉ cần độ thêm một trận đạo kiếp, có thể đột phá tới Đại Thừa kỳ."

"Nếu lần này ngươi đi tiên lộ thành công, rất nhiều Độ Kiếp như Thế Vị sẽ lập tức đi độ một trận đạo kiếp cuối cùng."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Không biết sư tôn... Là bao nhiêu kiếp?"

Dược Dạ Thư thản nhiên nói: "Vi sư là một trong mấy vị sáu mươi bốn kiếp ít ỏi của chín môn phái lớn"

"Thế nhưng, cho đến bây giờ vi sư chỉ độ mười trận đạo kiếp"

Nghe vậy, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Như vậy, Phục Cùng tổ sư Trọng Minh tông thì sao?"

Nghe thấy Bùi Lăng nhắc đến hai chữ "Phục Cùng" này, Dược Dạ Thư nhẹ cau mày ngài, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng, tóc dài như ánh trăng rực rỡ rối tung trên đầu vai nàng, khẽ lay động theo gió mềm, sáng ngời rủ xuống như thác nước bạc.

Chờ giây lát, thấy không xảy ra bất kỳ việc gì sự, lúc này Dược Dạ Thư mới thu lại tầm mắt, nói: "Cũng là bốn mươi chín kiếp."

Nói xong, nàng đột nhiên truyền âm nói: "Ngươi nhắc đến tôn hiệu của hắn, hiện tại hắn có thể nghe được tất cả cuộc nói chuyện giữa ngươi và ta."

"Lần này đến đây trước, ngươi đi về trước đi."

Tiếng nói vừa dứt, Dược Dạ Thư khẽ vung bàn tay, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ lại nhu hòa đẩy mình rơi xuống biển mây, cảnh vật xung quanh lay động như là hoa trong gương, trăng trong nước.

Trong nháy mắt, hắn đã bị đẩy ra "Tiểu Tự Tại Thiên".

Khí tức lạnh lẽo đập vào mặt mà tới, núi tuyết xung quanh lọt vào trong tầm mắt.

Bùi Lăng đã trở lại khe cốc hoang vu giao giới giữa Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp.

Thân hình vừa xuất hiện, thần niệm của hắn đã đảo qua bốn phương tám hướng, không phát hiện điều khác thường, lập tức khẽ gật đầu.

Lại tiện tay bố trí một đạo huyễn trận che lấp hành tung, Bùi Lăng chợt như có điều suy nghĩ.

Bốn mươi chín kiếp, sáu mươi bốn kiếp, tám mươi mốt kiếp... Đây là phân chia cấp độ Độ Kiếp kỳ!

"Phục Cùng" tổ sư cũng là bốn mươi chín kiếp, nhưng tu vi đã đi vào Đại Thừa kỳ, với tu vi hiện tại của hắn ta, dù muốn nhìn thẳng cũng phải bộc phát ra toàn bộ lực lượng mới có thể chống cự uy áp không có chút ác ý nào mà lúc bình thường đối phương phát ra.

Hơn nữa, vừa rồi hắn chỉ nhắc đến tôn hiệu của "Phục Cùng" tổ sư, ánh mắt "Phục Cùng" tổ sư đã có thể lập tức nhìn chăm chú, ngay cả tiểu thế giới hoàn toàn độc lập bên ngoài Bàn Nhai giới như "Tiểu Tự Tại Thiên" cũng không thể ngăn cản...

Bốn mươi chín kiếp, sau khi đi vào Đại Thừa đã kinh khủng như vậy!

Còn sáu mươi bốn kiếp, sư tôn từng nói trong số tổ sư chưa phi thăng của chín môn phái lớn, sự tồn tại có sáu mươi bốn kiếp không cao hơn năm ngón tay, sư tôn chiếm một cái, không biết mấy vị khác lại là ai?

Còn tám mươi mốt kiếp cuối cùng, nghe ý sư tôn, hiện tại trong chín môn phái lớn cũng không có một ai!

Thậm chí trong số tổ sư đã phi thăng, cũng chỉ có tổ sư khai phái chín môn phái lớn là cấp độ này "Chờ sau khi Hợp Đạo đỉnh phong, lúc bắt đầu đột phá Độ Kiếp kỳ, nhất định phải sử dụng hệ thống!"

"Hệ thống sẽ lựa chọn con đường tốt nhất."

"Chỉ cần dùng hệ thống uỷ thác, chắc chắn ta là tám mươi mốt kiếp..."

"Cứ vậy đến Đại Thừa kỳ, lúc đi tới Phù Sinh kỳ cục, phần thắng mới càng lớn hơn!"

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên nhìn qua một phương hướng nào đó.

Chỉ thấy trong hư không đột nhiên mở ra một kẽ nứt hẹp dài, một mái tóc ngắn bay lên, dáng vẻ thướt tha linh lung nhanh chân đi ra, sợi tóc mềm mại phiêu dật làm nổi bật làn da trắng như tuyết dung mạo như hoa, trong ngũ quan tinh xảo lộ ra vẻ khí khái hào hùng, chính là Văn Nhân Linh Sắt.

Bùi Lăng lập tức giải trừ trận pháp xung quanh, tiến lên gọi: "Văn Nhân tiền bối!"

Văn Nhân Linh Sắt nhìn hắn, vẻ mặt hơi phức tạp nhưng nhanh chóng gật đầu nói: "Bùi Lăng, ta tới lấy ảnh lưu niệm chiến đấu."

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, đã lấy ra ngọc giản, dùng một luồng pháp lực nhu hòa nâng lên, đưa đến trước mặt nàng: "Tiền bối, trong chiếc ngọc giản này là quá trình Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc đương thời đền tội."

Văn Nhân Linh Sắt đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu: "Đa tạ"

Do dự một lúc, nàng hỏi: "Tiếp theo ngươi dự định làm gì?"

Bùi Lăng nói: "Chuẩn bị đi Luân Hồi tháp, khiêu chiến Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp đời này."

"Về phần thời gian khai chiến cụ thể, còn chưa xác định"

Văn Nhân Linh Sắt như có điều suy nghĩ nói: "Ta đã biết."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn nhắc đến tôn hiệu của "Phục Cùng" tổ sư, hiện tại không biết vị tổ sư này có đang nhìn chăm chú mình hay không.

Chương 2267: Tiến về Luân Hồi tháp (2)

Nếu không, ngược lại có thể thuận tiện luận đạo một trận với Văn Nhân Linh Sắt...

Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói: "Tiền bối, nếu không có gì muốn dặn đò, ta đi trước một bước."

Nói xong, bóng dáng Bùi Lăng đã biến mất không thấy gì nữa.

Văn Nhân Linh Sắt thấy thế cũng không chậm trễ, sau khi cất kỹ ngọc giản, cũng thi triển độn pháp rời khỏi nơi đây.

Trong chốc lát, tại chỗ chỉ còn lại núi hoang cốc vắng, tuyết trắng ngần.

Luân Hồi tháp.

Địa thế dần hạ xuống theo núi tuyết, cồn cát nhợt nhạt thay thế màu xanh xen lẫn đất tuyết trắng thuần.

Cồn cát cao thấp chập trùng bày ra như bình phong, lẻ tẻ vài thạch tháp đứng sừng sững, tiếng chuông đồng cổ xưa hùng hậu âm điệu kéo dài, vang vọng giữa cát sỏi liên miên.

Từng tòa thành trì ghé vào giữa cồn cát, trong khoảnh khắc có thể thấy thương đội dắt thú thô hàng bước đi và tu sĩ áo bào xám trầm mặc tiều tụy.

Huyết kiệu chạy trên không, âm khí tản khắp, trong tiếng gió bén nhọn xen lẫn tiếng vui cười quái đản ác ý.

Trong kiệu, Bùi Lăng ngồi ở chủ vị đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lần này khiêu chiến Thiên Sinh giáo xong, vốn hắn muốn dẫn theo Yến Minh Họa, hoặc là Tư Hồng Khuynh Yến, Văn Nhân Linh Sắt đi Vĩnh Dạ hoang mạc một lần.

Dùng [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] tăng chút nội tình thay mấy vị hồng nhan này.

Chỉ có điều, lần trước hắn vừa nhắc đến tình huống phong ấn Vĩnh Dạ hoang mạc với "Phục Cùng" tổ sư.

Hiện tại còn không biết tổ sư xử lý chuyện này như thế nào.

Đừng để sau khi hắn dẫn người tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, vừa vặn gặp được tổ sư...

Bởi vậy, Bùi Lăng dự định sau khi khiêu chiến xong tất cả Tông Chủ chín môn phái lớn, lại đi tìm "Phục Cùng" tổ sư hỏi tình huống một chút, xác nhận an toàn lại đi tăng cao tu vi nội tình cho những hồng nhan tri kỷ của mình...

Căn cứ vào lời nói của sư tôn Dược tiên nữ, dù Độ Kiếp kỳ của hắn là tám mươi mốt kiếp, cũng cần gần trăm năm mới có thể đi vào Đại Thừa.

Thời gian này đủ để hắn tăng lên toàn bộ nội tình tu vi cho hồng nhan bên cạnh!

Đương nhiên, hắn có tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, có thể sớm Độ Kiếp.

Thời gian thật sự, chắc chắn không lâu như vậy...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra chiến thư nền đen chữ bằng máu đã sớm chuẩn bị xong.

Đao ý quanh người hắn đột nhiên bừng bừng phấn chấn, cao ngất lăng lệ như không gì không phá!

Đao ý nồng đậm như thực chất quán chú vào trong chiến thư.

Vốn chỉ là chiến thư viết bằng giấy viết thư phổ thông, lập tức bị đao ý khủng bố bá đạo bao bọc.

Ngay sau đó, Bùi Lăng nhẹ buông tay, chiến thư lập tức hóa thành một đạo đao mang màu đen, phá vỡ hư không, chạy vào Luân Hồi tháp.

Đã đưa chiến thư, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Luân Hồi tháp.

Cát vàng mênh mông, che đậy mặt trời.

Vô số thạch tháp cao thấp đan xen vào nhau, cồn cát san sát.

Lưu Ly tháp to lớn mọc lên từ giữa bầy tháp, dưới mái hiên một trăm linh tám tầng tháp lít nha lít nhít chuông đồng trầm thấp vang lên, tiếng chuông nặng nề đơn điệu truyền ra xa xa, chấn động cát sỏi.

Từng tròng mắt màu đỏ ngòm chớp động sau mỗi một chuông đồng rủ xuống, ngày đêm không nghỉ theo dõi bốn phương tám hướng.

Lúc này, trong Lưu Ly tháp.

Trong tĩnh thất treo cao hai chữ "Luân Hồi", Đại Phù Đồ Lệnh đeo Lưu Ly tháp Huyết Ảnh ngồi xếp bằng bên trong, trong phòng rộng lớn trống trơn tự nhiên, không có bất kỳ đồ bày biện và trang trí không cần thiết gì.

Dưới tay, trên từng tấm bồ đoàn đơn giản cũng có từng bóng người áo bào tro khí tức cường đại ngồi xếp bằng, đều đeo Lưu Ly tháp mạ vàng ánh sáng ngàn vạn, lộ rõ thân phận tu vi.

Một Thái Thượng trưởng lão v trí thấp nhất đặt hai tay lên đầu gối, đầu cúi xuống, mũ trùm kéo tít xuống dưới cằm không thấy rõ vẻ mặt dung mạo, đang trầm thấp nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đời này khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, đã kết thúc."

"Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc đời này đã vẫn lạc."

"Chuyện này đã được tai mắt ở Thiên Sinh giáo xác nhận!"

Vừa nói xong, một Thái Thượng trưởng lão cách hắn ta không xa khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tiều tụy lộ ra một nụ cười từ đáy lòng: "Là chuyện tốt."

"Phương thiên địa này... Bớt đi một gánh nặng."

Chỉ có điều, một nữ Thái Thượng trưởng lão lại lạnh giọng nhắc nhở: "Dù sao Thiên Sinh giáo cũng là đồng minh của chúng ta-"

"Chưa trừ diệt năm gốc rễ tai họa ngụy đạo kia, thực lực Thiên Sinh giáo suy yếu chưa chắc là chuyện gì tốt."

"Nếu toàn bộ ngụy đạo đã hôi phi yên diệt, lại không có bất kỳ hậu hoạn nào, dù Bùi Lăng tàn sát từ trên xuống dưới Thiên Sinh giáo gần như không còn, cũng là một việc cực kỳ vui mừng!"

"Không!" Nghe vậy, một Thái Thượng trưởng lão dáng vẻ thiếu niên từ tốn nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng cũng là đồng minh của chúng ta"

"Một mình hắn đã có thể chém giết Kê Lộc, có thể thấy trong việc cứu thế, tên hậu bối này còn quan trọng hơn Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đời này."

"Đến lúc đó đại chiến thảo ngụy bắt đầu, có Trọng Minh tông làm tiên phong, tất nhiên thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó!"

"Nữ tu trên danh sách đã được chuẩn bị chu toàn, có thể đưa cho Bùi Lăng bất cứ lúc nào."

"Chỉ là bên Vĩnh Dạ hoang mạc..."

Chương 2268: Cung nghênh tổ sư

Nói đến đây, đám người im lặng một hồi, Thái Thượng trưởng lão vị trí thấp nhất lại mở miệng nói: "Chắc chắn trong Vĩnh Dạ hoang mạc đã xảy ra vấn đề."

"Nhưng hiện tại chúng ta không thể đi vào trong đó, khó mà dò xét rốt cuộc phong ấn đã xảy ra chuyện gì."

"Việc này lớn, tiếp tục kéo dài cũng không phải cách"

"Chuyện này, tốt nhất mời tổ sư xuất quan bẩm báo."

Nghe vậy, Đại Phù Đồ Lệnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đang muốn gật đầu, chợt đã nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn về một phương hướng.

Cùng lúc đó, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão cũng đã nhận ra điều khác thường, nhao nhao nhìn về phía hư không theo ánh mắt của hắn ta.

Ngay sau đó, một đạo đao mang màu đen xuyên qua hư không tới, cao ngất lăng lệ, bá đạo vô song, sau khi thoát ra hư không trong chớp mắt đã hóa thành một thanh trường đao to lớn hoa mỹ, trong nháy mắt ầm vang chém xuống toàn bộ rừng tháp Luân Hồi tháp!

Oanh!"

Vô số xiềng xích màu xám khí tức tối nghĩa hiện ra trong vòm trời, trên đỉnh Lưu Ly tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, ngàn vạn ánh sáng tản khắp, phía trên thạch tháp xung quanh sáng lên phù văn khó mà tính toán, ánh sáng bỏng mắt, khí tức nặng nề cổ xưa bốc hơi lên, bảo vệ cả rừng tháp.

Đây là đại trận hộ tông Luân Hồi tháp!

Trận pháp vẫn ngăn cản tập kích đột nhiên xuất hiện, tất cả chuông đồng ầm ầm vang lên, tiếng chuông to rõ khiến mặt đất chấn động, vô số cát sỏi run lẩy bẩy bay ra xung quanh, cát vàng hóa thành xoáy cát, trôi ra khắp Bát Hoang.

Đại Phù Đồ Lệnh cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão giật mình, nếu không phải một đao kia trảm vào đại trận hộ tông, bất kỳ người nào ở đây cũng không thể đỡ được!

Vào lúc này, đao khí cuồn cuộn tản khắp, một phong chiến thư nền đen chữ bằng máu nhẹ nhàng rơi xuống.

Đại Phù Đồ Lệnh đưa tay đánh một chiêu, chiến thư đã xuyên qua cấm chế dày đặc, xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta.

Hắn ta mở giấy viết thư ra, chỉ thấy phía trên viết một hàng vân triện ngắn gọn: "Kính trình giả, Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp thùy giám, ta học sau tiến cuối, cẩn cầu đại đạo, xin Đại Phù Đồ Lệnh bớt chút thời giờ chỉ giáo, nếu có một trận chiến sẽ vô cùng cảm kích. Có việc cần nhờ, thỉnh cầu giúp đỡ. Hậu bối Trọng Minh tông Bùi Lăng dâng lên"

Phía dưới lại có một hàng chữ nhỏ, nói rõ thời gian địa điểm trận chiến này đều do Đại Phù Đồ Lệnh quyết định.

Sau khi xem xong, Đại Phù Đồ Lệnh lập tức nhướn mày gập chiến thư lại, nhìn về phía các Thái Thượng trưởng lão đang nhìn mình nói: "Là Bùi Lăng đưa tới chiến thư."

"Hắn khiêu chiến bản tọa."

Nghe vậy, các Thái Thượng trưởng lão đều khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, lập tức nhíu mày: "Vị Bùi thánh tử này, có phải đầu óc không dùng được không?

"Khiêu chiến năm tông ngụy đạo, đúng là một việc thiện khiến lòng người thoải mái."

"Hắn lại khiêu chiến Thiên Sinh giáo, mặc dù làm thế hơi không để ý đại cục, nhưng Kê Lộc chết rồi, dù sao cũng là một chuyện tốt."

"Bây giờ lại tới khiêu chiến Thánh tháp ta..."

"Sở dĩ phương thiên địa này có thể kéo dài đến nay, còn chưa từng suy bại, vẫn duy trì sự phồn thịnh trong tình huống rất nhiều thiên địa đạo tặc liên tục không ngừng đánh cắp, hoàn toàn là Thánh tháp ta yên lặng bảo vệ ở phía sau!"

"Hành động lần này của Bùi Lăng là đối đầu với phương thế giới này, có ý diệt thế, tội lỗi đáng chém!"

Một tên Thái Thượng trưởng lão trong đó nghe đến đây, lắc đầu nhắc nhở: "Cũng không phải!"

"Dù sao Bùi thánh tử này cũng là đồng đạo của chúng ta"

"Tuổi còn nhỏ đã tiền đồ rộng lớn"

"Không thể vì chút sai lầm nhỏ, mà phủ nhận tất cả việc thiện hắn đã làm lúc trước"

"Trách nhiệm của Thánh tháp ta là cứu vớt thiên hạ."

"Bùi thánh tử này là mầm mống tốt, nên nghĩ trăm phương ngàn kế giáo hóa hắn, chứ không phải thô bạo tru sát"

Nghe vậy, các Thái Thượng trưởng lão khác hơi suy nghĩ, đều khẽ gật đầu: "Không sai."

"Lần này Bùi thánh tử đã đến đây khiêu chiến Thánh tháp ta, cũng là một cơ hội tốt giúp đỡ hắn hối cải để làm người mới, giúp đỡ thiên địa!"

Nữ Thái Thượng trưởng lão kia nhắc nhở: "Thực lực của Bùi thánh tử quá mạnh, muốn cảm hóa hắn cũng rất khó khăn."

Lúc này, Đại Phù Đồ Lệnh thu hồi chiến thư, từ tốn nói: "Điều này đơn giản, đang cần bẩm báo tổ sư phán quyết việc Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Vậy cũng giao việc của Bùi Lăng cho tổ sư định đoạt."

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đều gật đầu: "Có thể"

Đại Phù Đồ Lệnh nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói: "Vậy bây giờ đều theo bản tọa tiến đến, cung thỉnh tổ sư xuất quan"

Chẳng mấy chốc, đám người đứng dậy từ bỏ đoàn, bước ra một bước đã rời khỏi tĩnh thất, xuất hiện trong một đường hành lang u ám thâm thúy.

Đường hành lang này như được thiết lập dưới mặt đất, xung quanh đều là núi đá lỗm chởm ẩm ướt, rất nhiều nơi còn không ngừng nhỏ xuống nước đọng, mọc đầy cỏ xỉ rêu u ám rậm rạp.

Nơi đây tối đen như mực, bóng tối này hơi tương tự với bóng tối trong Vĩnh Dạ hoang mạc, dường như đang bắt chước cái sau, nguồn sáng bình thường khó mà chiếu sáng, thị lực tu sĩ cũng rất khó xuyên qua, nguồn sáng duy nhất lại đến từ một cặp bó đuốc cách mỗi mười bước.

Màu sắc ngọn đuốc trắng bệch, như là xương trắng lộ ra ngoài hoang dã.

Chương 2269: "Ngũ Ôn" tổ sư

Đám người Đại Phù Đồ Lệnh không nói một lời, sửa sang lại y quan, rồi mới đi theo đường hành lang về phía trước.

Đoạn đường hành lang này dài đằng đãng, ở giữa không có bất kỳ ngã rẽ gì, càng đi chỗ sâu, xung quanh càng lạnh lẽo thấu xương, cũng bắt đầu xuất hiện tiếng sâu bọ nhúc nhích.

Tiếng động kia nhỏ vụn dày đặc, quỷ sùng lại ẩn nấp, tràn đầy cảm giác thăm dò ác ý.

Một lúc sau, phía trước bọn họ xuất hiện một cánh cửa đôi lớn nền đen hoa văn vàng.

Cánh cửa ra vào này vô cùng cao lớn, có thể nói là nguy nga, bên trái mạ vàng chập trùng phác hoa, là cảnh thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, trong muôn sông nghìn núi sinh linh tuyệt diệt, cỏ cây úa tàn như ngày tận thế tới; phía bên phải rải rác mấy nét, lại vẽ ra cảnh sắc màu rực rỡ, thịnh thế thái bình, phồn hoa vô hạn.

Cửa lớn vắng lặng im ắng, tản ra cảm giác lạnh băng sâm nhiên.

Đại Phù Đồ Lệnh và rất nhiều Thái Thượng trưởng lão lập tức quỳ xuống ở trước cửa.

Đại Phù Đồ Lệnh trầm giọng nói: "Hậu bối đệ tử, cung thỉnh tổ sư xuất quan!"

Các Thái Thượng trưởng lão nhao nhao đáp: "Cung thỉnh tổ sư xuất quan!"

Cửa lớn vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Mấy người Đại Phù Đồ Lệnh cũng không lên tiếng nữa, mà tiếp tục quỳ trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi.

Sau ba ngày ba đêm, huyết hải bên trái cửa lớn đột nhiên khẽ động, như gió nổi lên trên mặt hồ, tạo ra từng tầng gợn sóng huyết sắc.

Chỉ một thoáng ngàn vạn tiếng kêu khóc mang ý tuyệt vọng càn quét toàn bộ đường hành lang.

Đại Phù Đồ Lệnh và các Thái Thượng trưởng lão vẫn đang quỳ lập tức mừng rỡ, vội vàng cùng nhau dập đầu, tiếng nói vô cùng cung kính: "Cung nghênh tổ sư!"

Giọng nói lạnh băng trầm thấp truyền ra từ trong cửa lớn:

"Chuyện gì?"

Lúc này Đại Phù Đồ Lệnh nói: "Hồi tổ sư, lần này cung thỉnh tổ sư xuất quan, tất cả có hai chuyện muốn xin chỉ thị của tổ sư"

"Một là Vĩnh Dạ hoang mạc có động thái khác lạ, tạm thời không biết xảy ra chuyện gì, các đệ tử thực lực thấp, không thể đi vào dò xét"

"Thứ hai là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đời này đến nhà khiêu chiến"

"Vị Thánh Tử này đã liên tục khiêu chiến Tông Chủ năm tông ngụy đạo, trong đó Thành Chủ Yến Tê thành đời này, Sơn Chủ Cửu Nghi sơn đều mất mạng trong lúc đấu pháp."

"Trước đây không lâu, hắn lại khiêu chiến Giáo Chủ Thiên Sinh giáo đời này, chém ở dưới đao."

"Hiện tại chiến thư đã đưa đến Thánh tháp, hắn còn muốn khiêu chiến đệ tử..."

"Mặc dù kẻ này vì xuất thân là đời sau của ngoại môn đệ tử Trọng Minh tông, nhầm đường lạc lối, là Thánh Tử Trọng Minh tông, nhưng tu vi xuất chúng, thực lực cường hãn. Nhìn đủ loại hành vi từ lúc nhập đạo đến nay, không thiếu suy nghĩ cứu thế"

"Có thể nói có lòng giúp đỡ thiên địa, cũng có thực lực giữ gìn hòa bình thế giới."

"Nếu có thể giáo hóa hắn, tất nhiên có thể khiến phương thiên địa này rất an bình..."

Nói xong, Đại Phù Đồ Lệnh lập tức cảm thấy tất cả tiếng vang xung quanh đều biến mất, huyết hải bên trái cửa lớn đột nhiên dâng lên một luồng hơi khói ngũ sắc, từng chút một tản ra trên đường hành lang, nhanh chóng dày đặc, mờ mịt như sương, uy áp lạnh băng kinh khủng tăng cường theo, như dãy núi liên miên đè xuống đầu.

Chợt, một bóng người u ám cao lớn trực tiếp xuyên qua cửa lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Cùng lúc đó, bên trái cửa lớn rung chuyển hơi khói, huyết hải đột nhiên nhảy ra một cái, hóa thành một tiểu tháp huyết sắc kích cỡ khoảng nắm tay, rơi vào bên hông hắn ta.

Áo bào xám không khác rất nhiều tu sĩ cấp cao Luân Hồi tháp chút nào nhanh chóng lướt qua mặt đất, đi vào trước mặt Đại Phù Đồ Lệnh, màu sắc tiểu tháp huyết sắc đẹp đẽ ướt át, cho dù trong nơi tối tăm vẫn tản ra vẻ óng ánh ôn nhuận sáng bóng như ngọc thạch không tỳ vết, chiếu rọi nửa bên đường hành lang ửng đỏ như máu.

Dường như mảnh huyết hải bên trái cửa lớn đã giáng lâm nhân gian!

Thái độ của Đại Phù Đồ Lệnh cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão lập tức càng thêm cung kính.

Cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng của tổ sư, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái.

Là "Ngũ Ôn" tổ sư được xếp vào vị trí tổ sư của Thánh tháp hơn một ngàn năm trước!

Lúc này: "Ngũ Ôn" tổ sư từ tốn nói: "Mấy ngày nữa lão phu sẽ tiến về tra rõ việc của Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Về phần hậu bối thiên kiêu Thánh đạo này..."

Tổ sư hơi suy nghĩ, chợt tiếp tục nói: "Tuổi còn nhỏ có thể liên tục diệt sát Thành Chủ Yến Tê thành, Sơn Chủ Cửu Nghi sơn và Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, đúng là thiên tài để cứu vớt phương thiên địa này."

"Đã vậy, lão phu sẽ đích thân ra tay cảm hóa hắn"

"Hắn khiêu chiến Đại Phù Đồ Lệnh Thánh tháp ta?"

"Đại Phù Đồ Lệnh đương nhiệm lập tức thoái vị, để lão phu tạm thay mấy ngày."

Đại Phù Đồ Lệnh lập tức hành lễ nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư!"

Một tòa to lớn cồn cát, đứng sừng sững một mình trong hoang mạc.

Trông về phía chân trời đằng xa, có thành lớn phủ phục như thú.

Bão cát mờ nhạt càn quét thiên địa, trời trong xanh mơ hồ.

Sâu bọ nhanh chóng đi khắp trong cát sỏi, rất nhiều đám cỏ lác trăm phương ngàn kế bắt lấy mặt đất, cố gắng sinh trưởng.

Trên đỉnh cồn cát có một cỗ huyết kiệu dừng lại.

Chương 2270: "Ngũ Ôn" tổ sư (2)

Âm khí rét lạnh không ngừng tiêu tán, trên đất cát, lấy huyết kiệu làm trung tâm, sương tuyết màu xám đen chậm rãi lan tràn ra từng tấc, cứ như tro tàn sau khi thiêu đốt đang lan ra cả tòa cồn cát.

Trong kiệu, Bùi Lăng ngồi một mình trên chủ vị, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn đã ở chỗ này ba ngày, chưa đạt được bất kỳ lời đáp lại nào từ Luân Hồi tháp.

"Đợi thêm hai ngày, nếu Luân Hồi tháp còn không ứng chiến, vậy lại đưa một phần chiến thư"

"Nếu phần chiến thư thứ hai vẫn không có đáp lại, liền đưa phần chiến thư thứ ba..."

"Quá tam ba bận, nếu Luân Hồi tháp không tiếp phần chiến thư thứ ba, vậy trực tiếp thi triển [Thực Nhật bí lục], trà trộn vào Luân Hồi tháp, tìm tới Đại Phù Đồ Lệnh, cưỡng ép khai chiến!"

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trên phương hư không.

Chẳng biết cát bụi ngừng lại từ lúc nào, lộ ra một cái vòng xoáy huyết sắc to lớn đột nhiên xuất hiện giữa trời trong xanh cuồn cuộn.

Trung tâm vòng xoáy có huyết vũ bay lả tả.

Sau khi huyết vũ rơi xuống không biến mất, mà bay múa xoay quanh giữa không trung, tạo thành từng vân triện lơ lửng không ngã: "Sau nửa tháng, trên Cự Sương thành, xin đợi Thánh Tử."

Sau nửa tháng...

Trên Cự Sương thành...

Bùi Lăng lập tức mừng rỡ, Luân Hồi tháp ứng chiến!

Hắn lập tức muốn thôi động huyết kiệu tiến về Cự Sương thành, nhưng nghĩ lại từ trước đến nay ma môn không tuân theo quy củ, Thiên Sinh giáo cũng là như thế.

Mặc dù Luân Hồi tháp này nói trì hoãn thời gian nửa tháng, nhưng đồng ý thế này cũng quá đơn giản, không biết có phải cạm bẫy hay không...

Nghiêm túc suy nghĩ một trận, Bùi Lăng lập tức nhíu chặt lông mày, có ví dụ của Thiên Sinh giáo, lần này khiêu chiến Luân Hồi tháp nhất định phải cẩn thận hơn!

Lấy thực lực hiện tại của hắn, giao thủ chính diện tất nhiên không sợ bất kỳ một vị Tông Chủ nào trong chín môn phái lớn.

Nhưng nội tình chín môn phái lớn vô cùng thâm hậu, lại không thể phớt lờ!

Vì để phòng Luân Hồi tháp làm loạn giống Thiên Sinh giáo, trước tiên cần phải thông báo cho tám tông khác tới quan chiến, cứ vậy mặc kệ Luân Hồi tháp có chủ ý gì, đều có thể ép hắn ta đường đường chính chính đánh một trận với hắn...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, sau khi thôi động, nhanh chóng nói: "Văn Nhân tiền bối, trận quyết chiến giữa ta và Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp đã định ra.

"Sau nửa tháng, diễn ra trên Cự Sương thành Luân Hồi tháp."

"Kính xin tiền bối thông báo cho năm tông chính đạo, nếu có hứng thú có thể tiến về quan chiến"

Giọng nói trong Truyền Âm Phù đáp: "Tốt!"

Phù triện nhanh chóng dập tắt, Bùi Lăng lại lấy ra một tấm trường quyển màu nâu nhạt, tơ máu trên đó phân tán, là Linh Tê chỉ để hắn liên lạc với Tư Hồng Khuynh Yến.

Hắn lấy ngón tay làm bút, bút tẩu long xà viết xuống: "Ta và Đại Phù Đồ Lệnh sẽ khai chiến trên Cự Sương thành vào nửa tháng sau.

"Thỉnh cầu Tông Chủ thông báo cho người Vô Thủy sơn trang và Thiên Sinh giáo đến đây quan chiến"

"Còn có Tô Ly Kinh cũng giống vậy..."

Vừa mới viết xong, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến, Tư Hồng Khuynh Yến thích đóng vai nhân vật, hắn nói chuyện quá khách sáo, đối phương sẽ không nghe...

Thế là, Bùi Lăng tiếp tục bổ sung một câu: "Đây là nhiệm vụ mà bản Thánh Tử giao cho ngươi, lập tức đi làm!"

Không đợi bao lâu, hơn vạn ngàn tơ máu trên Linh Tê chỉ như pháo hoa bắn nổ, nhanh chóng đi khắp quấn giao, tạo thành một hàng vân triện phiêu dật: "Vâng, chủ nhân...

Luân Hồi tháp.

Mưa to như trút nước.

Trận mưa này màu sắc xanh biếc, trông như sinh cơ dạt dào, bên trong lại tràn đầy khí tức tĩnh mịch.

Nơi nó đi qua, rừng tháp to như vậy được tẩy đi từng tầng bụi bặm, lộ ra màu đá ban đầu.

Lưu Ly tháp cỡ lớn một trăm linh tám tầng cự hình trong đó càng có vẻ ngăn nắp xinh đẹp, ánh sáng ngàn vạn.

Nhiều đám mầm tươi non từ nhô ra trên đất cát, trong nháy mắt trổ nhánh dài lá, màu xanh biếc nhanh chóng bao trùm nơi vốn nhợt nhạt.

Chỉ dùng mấy tức, cát vàng liên miên kéo dài giữa rừng tháp đều bao phủ một tầng màu xanh lá đậm nhạt không đồng nhất, trên mặt đất càng là trăm cỏ nảy mầm, vạn hoa nở rộ, sinh cơ mạnh mẽ vô cùng tràn đầy như Xuân thần giáng lâm, đủ loại cỏ cây tranh nhau chen lấn như là Hồng Hoang lại đến!

Đại Phù Đồ Lệnh Phất Ly mặc áo vải giày đen, tóc dài rối tung, từng bước một leo lên Lưu Ly tháp.

Vạn chiếc chuông đồng chậm rãi rung lên trong tiếng mưa rơi, lúc trầm lúc bổng, tiếng nhạc nặng nề xa xăm, từng tiếng hòa theo bước chân của hắn ta.

Soạt, soạt, soạt... Tiếng nước to lớn truyền ra từ phía dưới đất cát, theo Phất Ly lên cao, Huyết Hà cuồn cuộn dần thẩm thấu cát vàng như thủy triều hiện ra trên mặt đất.

Cỏ cây vốn xanh biếc rậm rạp lập tức bị trộn lẫn vô số đầu sọ, thi thể, bạch cốt, con mắt... Huyết Hà bao phủ. Trong chốc lát, cỏ cây càng thêm dày đặc rậm rì, hoa cỏ đủ mọi màu sắc cũng càng thêm tươi non kiều diễm.

Dòng máu làm người ta rùng mình, mùi tanh ngập trời, dữ tợn đáng sợ, lúc chạm đến rất nhiều cỏ cây nhanh chóng tẩm bổ tưới tiêu, khiến một bông hoa một cọng cỏ trong tầm mắt đều xinh đẹp tươi non đến trình độ khó có thể tưởng tượng.

Chương 2271: Trận chiến giáo hóa

Cỏ cây dồi dào sinh sôi, khí tức tươi mát đặc biệt thuộc về bọn chúng cũng mạnh mẽ tràn ra.

Rừng tháp to như vậy đỏ xanh đan xen, xinh đẹp khuynh thành.

Thời gian dần trôi qua, mùi tanh dần bị mùi thơm ngát càng lúc càng nồng nặc trong rừng hòa tan.

Sinh cơ cuồn cuộn mênh mông quanh quẩn giữa thạch tháp cao thấp, nó sền sệt như thực chất, như núi xa khói lam, làm nổi bật Huyết Hà tăng vọt, trông quái đản lại chân thực.

Tầng cao nhất Lưu Ly tháp, nơi đây không xà không trụ, cũng không có ngăn cách gì, cà một tầng đều liếc qua thấy ngay. Bởi vì nơi này rất cao đã thẳng vào mây xanh, phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh đều là biển mây mênh mông, rét lạnh âm trầm, thả hơi thành băng.

Cơn gió mạnh mênh mông thổi tới từ bốn phương tám hướng, thổi bay vạt áo một đám tu sĩ áo bào xám, nhưng vẻ mặt tất cả tu sĩ đều nghiêm nghị, đứng xuôi tay, không gây ra chút tiếng động nào.

Trên đầu bọn họ, lũy xương là đài, thiết lập bậc thang ba tầng vô cùng đơn giản làm thềm son.

Hiện tại trong tất cả di cốt đều sinh trưởng một loại linh thực cành lá đen nhánh, cánh hoa tái nhợt óng ánh.

Loại linh thực này tản ra âm khí cuồn cuộn khiến toàn bộ đỉnh Lưu Ly tháp đều như rơi vào hầm băng, lại có mùi ngai ngái dày đặc tản khắp như sương.

Giữa cánh hoa tái nhợt là một tòa bảo tọa nửa bên tạo ra từ huyết nhục, nửa bên là dây leo bách hoa xen lẫn tạo thành.

Lúc này, trong bảo tọa không có một ai.

Đỉnh... Đinh... Đinh...

Tiếng chuông đồng truyền đến từ bốn phương tám hướng, biển mây chấn động lăn lộn như sôi như nấu, sôi trào mãnh liệt.

Trong chớp mắt tiếng chuông thứ một trăm linh tám rơi xuống, bóng dáng Phất Ly xuất hiện ở trước mặt mọi người.

"Tham kiến Đại Phù Đồ Lệnh!"

Tất cả tu sĩ khom mình hành lễ.

Phất Ly nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước.

Hắn ta nhanh chóng đi đến bên cạnh thêm son, tiếp tục cất bước đăng lâm bảo tọa.

Ngay lúc hắn ta đạp vào bậc thềm son thứ nhất, tất cả đóa hoa lập tức từ màu tái nhợt chuyển thành ửng đỏ nhàn nhạt.

Mùi máu tanh dày đặc chợt phun ra ngoài, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ đỉnh tháp.

Cùng lúc đó, hư không xung quanh lập tức huyễn hóa ra từng cảnh tượng máu chảy thành sông, đều là hành động của Luân Hồi tháp cứu vớt phương thế giới này từ khi Phất Ly nhận vị đến nay.

Có đệ tử áo bào xám cầm linh khí, pháp bảo, phù triện trong tay đồ thành diệt tộc, phá nhà diệt trại; có tu sĩ Luân Hồi tháp cải trang cách ăn mặc, truyền bá ôn dịch, rải nguyền rủa; có tuyển chọn người tinh nhuệ, đồng môn tự giết lẫn nhau, đạp trên từng đống thi hài đăng đỉnh; có Đại Phù Đồ Lệnh tự mình hạ lệnh, phát động đại chiến thảo ngụy, khiến sinh linh đồ thán...

Cảnh tượng vô số sinh linh chết thảm trùng điệp hiện ra, cho đến khi Phất Ly đi tới bên cạnh bảo tọa, tán bào ngồi xuống, tất cả tàn sát đều hóa thành một luồng máu khói đậm đặc, gào thét xoay quanh giữa không trung, trong khoảnh khắc hóa thành một đỉnh mũ miện màu đỏ đen, rơi xuống đỉnh đầu Phất Ly.

Trong chốc lát, huyết quang đại thịnh như huyết hải cuồn cuộn chảy ngược xuống, tất cả xương tiêu trên thềm son đều hiện ra màu đỏ thẫm ngả đen vào thời khắc này, cứ như vết máu khô cạn.

Tất cả tu sĩ Luân Hồi tháp lại hành lễ, nhao nhao quỷ rạp xuống đất.

Phất Ly ngồi nghiêm chỉnh, con ngươi bị chiếu rọi thành màu đỏ, hắn ta nhàn nhạt mở miệng: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết. Phất Ly chấp chưởng Thánh tháp cho tới nay nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, không dám có chút lười biếng,"

"Trong lúc tại nhiệm nhiều lần mở ra đại chiến thảo ngụy, tàn sát vô số."

"Lại chủ trì nguyền rủa, nghiên cứu độc vật, tận sức rải độc trong thiên hạ, rải ôn dịch trong chín tông."

"Học sau tiến cuối, không dám xưng có công, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không thẹn với Thánh tháp, không theẹn với phương thiên địa này!"

"Trăm năm công tội không phải là..."

"Mời chư tổ sư giáng thế cân nhắc quyết định!"

Tiếng nói vừa ra, cửa ra vào to lớn ầm vang xuất hiện trong hư không.

Bên trái huyết hải vạn dặm, thi cốt từng đống như ngày tận thế tới; phía bên phải phồn hoa như gấm, kiều diễm tươi đẹp, đúng là thịnh thế thái bình.

Một giọng nói lạnh băng tràn đầy uy nghiêm truyền ra từ trong cửa: "Đại Phù Đồ Lệnh Phất Ly, trong lúc tại nhiệm cẩn trọng, nhiều lần có công lao."

"Không thẹn chúng ta tín nhiệm gửi gắm."

"Phương thiên địa này yên bình vì hắn."

"Chúng sinh tham lam ích kỷ, Bàn Nhai giới vẫn tràn ngập nguy hiểm, nên tiếp tục rèn luyện, giúp đỡ đại nghĩa!"

Phất Ly đứng dậy, nghiêm nghị bái chào: "Cung kính thụ giáo!"

Ngay sau đó, hai tay của hắn ta lấy xuống Lưu Ly tháp uẩn dưỡng một đạo Huyết Ảnh bên hông, giơ cao khỏi đỉnh đầu: "Tính toán vì tương lai của Thánh tháp, tính toán vì phương thiên địa này, hôm nay đệ tử Phất Ly thoái vị, nguyện tổ sư thành toàn!"

Giọng nói trong cửa lớn rất dứt khoát đáp: "Có thể!"

Cùng lúc đó, Lưu Ly tháp trong tay Phất Ly như tuyết đọng gặp mặt trời ầm vang mà nát, lại như hai tay đỡ lấy ánh trăng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa.

Chỉ có đạo Huyết Ảnh kia như vật sống đột nhiên bay lên, chui vào trong cự mộc bên trái huyết hải.

Ngay sau đó, một bóng dáng áo bào xám cao lớn trực tiếp đi ra từ trong cửa, uy áp vô cùng kinh khủng lập tức tràn ngập cả tòa Lưu Ly tháp!

Chương 2272: Phu thê tình thâm

"Ngũ Ôn" tổ sư!

Tổ sư bước ra một bước, đã đi đến thềm son.

Vốn chỉ là xương tiêu màu đỏ thẫm ngả đen, lúc này hóa thành đen nhánh thuần túy, không khác cành lá chút nào, không điểm hoa lá.

Cùng lúc đó, trong hư không xung quanh nổi lên cảnh tượng vô số núi thây biển máu, nhân tộc, dị tộc, thiên tài địa bảo, tỉnh quái... Đều hôi phi yên diệt dưới đủ loại thủ đoạn của Luân Hồi tháp, tình cảnh vô cùng thê thảm, đầu lâu cuồn cuộn, thây ngang khắp đồng...

"Ngũ Ôn" tổ sư quay người ngồi xuống bảo tọa, nhìn quanh một vòng, từ tốn nói: "Phất Ly thoái vị, vị trí Đại Phù Đồ Lệnh trống chỗ."

"Lão phu cố ý chủ trì Thánh tháp, có ai phản đối?"

Tất cả tu sĩ bao gồm Phất Ly vừa thoái vị lập tức vô cùng cung kính đồng thanh nói: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết.

Cung nghênh Đại Phù Đồ Lệnh chính vị!"

"Cung nghênh Đại Phù Đồ Lệnh chính vị!"

Tổ sư khẽ gật đầu, hai mắt khép lại, sau một lát mở ra, nói: "Bản tọa đã mời tên tiểu bối Trọng Minh tông kia, đánh một trận chiến trên Cự Sương thành vào nửa tháng sau."

"Sau trận chiến này, giữa thiên địa lại thêm một vị thiên kiêu tuổi trẻ biết nghe lời phải."

"Đối với toàn bộ Bàn Nhai giới mà nói, cũng là một việc thiện đáng giá vui mừng khôn xiết."

Rất nhiều tu sĩ nhao nhao đáp: "Đại Phù Đồ Lệnh nhìn xa trông rộng, thiên kiêu giúp đỡ thiên địa như thế, chắc hẳn sẽ sớm mang đến an bình cho phương thế giới này!"

Tổ sư lại nói tiếp: "Trận chiến này lấy giáo hóa làm chủ"

"Tuy Cự Sương thành là thành lớn của Thánh tháp ta, sinh linh vẫn quá thưa thớt."

"Chủng loại cũng không đủ."

"Không đủ để bản tọa biểu hiện ra việc thiện của Thánh tháp với tên tiểu bối Trọng Minh tông kia."

"Tân Mật"

Một nữ trưởng lão lập tức theo tiếng ra khỏi hàng, hành lễ nói:

"Đệ tử ở đây!"

Tổ sư phân phó: "Chiêu cáo thiên hạ, bắt đầu từ hôm nay bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Cự Sương thành, dù có phải nhân tộc hay không đều có thể nhận lấy ba viên Trúc Cơ Đan, một khối linh thạch thượng phẩm"

"Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo."

"Chủng tộc hiếm thấy, khen thưởng gấp bội."

"Dùng hết tất cả thủ đoạn, tụ tập sinh linh với trình độ lớn nhất."

"Mở ra tất cả Truyền Tống Trận trong cảnh nội Thánh tháp, vận tải tất cả pháp chu."

"Chỉ cần tiến về Cự Sương thành, tất cả không hỏi lai lịch, miễn trừ bất kỳ phí tổn gì."

"Nhớ kỹ"

"Phải để tất cả sinh linh ích kỷ, tham lam thành tính đều có thể kịp thời chạy tới trước trận chiến!"

"Nếu có hạng người tham lam không theo, cứ giúp bọn họ tiến vào Cự Sương thành."

Tần Mật nghiêm nghị bái chào: "Vâng!"

Trọng Minh tông.

Tổ địa Chẩm Thạch Tô thị.

Trong động phủ ở lòng núi.

Ánh nến trắng bệch to lớn chiếu sáng xung quanh, lúc nhảy nhót, khí tức sâm nhiên tản khắp.

Tô Ly Kinh vẫn mặc bộ hoa phục đó, mũ miện vàng ròng chiết xạ từng điểm ánh sáng, ngồi nghiêm chỉnh trên chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, không có chút gợn sóng.

Một thuộc hạ hắc bào quỳ một gối phía dưới thểm son, hai tay giơ cao khỏi đầu, nâng một kiện pháp bảo như ốc biển, cung kính bẩm báo: "Pháp bảo mà chủ thượng yêu cầu, đã luyện chế thành công."

"Món pháp bảo này là do đúc khí sư tốt nhất trong tộc tự thân chế tạo, có thể ngụy trang giọng nói của bất kỳ người nào."

"Dù là tu sĩ Hợp Đạo kỳ, cũng khó phân biệt thật giả."

"Hoàn toàn phù hợp yêu cầu của chủ thượng"

Lúc nói chuyện, trong lòng tên thuộc hạ này cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Loại pháp bảo sửa đổi giọng nói này, có thể nói không có chút tác dụng nào.

Thật sự đến tu vi Hợp Đạo kỳ... Không, không cần Hợp Đạo kỳ, chỉ cần Phản Hư, thậm chí Hóa Thần, tùy tiện một môn thuật pháp cũng có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn.

Nhưng không biết chủ thượng cố ý yêu cầu rèn đúc một kiện pháp bảo như vậy, thậm chí không tiếc chi phí, rốt cuộc có mục đích gì?

Tô Ly Kinh vẫy tay, thu pháp bảo hình dáng ốc biển vào trong tay, thần niệm quét qua, sau khi xác định pháp bảo không có vấn đề, lúc này mới nói: "Cho người phân phát thợ rèn bản vẽ cho thợ rèn đẳng cấp cao khác trong tộc"

"Coi đây là khuôn mẫu, rèn đúc số lượng lớn."

"Sau đó lấy danh nghĩa Chẩm Thạch Tô thị, cầm đi bán trên từng phường thị."

"Định giá là ba vạn linh thạch thượng phẩm một kiện"

"Nhớ kỹ, nhất thiết phải gióng trống khua chiêng, phải để khắp thiên hạ đều biết, đây là pháp bảo do Thánh Tông ta đẩy ra gần đây.

Thuộc hạ hắc bào rất khó hiểu nhưng vẫn lập tức đáp: "Vâng!"

Hắn ta chờ đợi một chút, thấy Tô Ly Kinh không có phân phó gì khác, lúc này mới hành lễ cáo lui.

Chẳng mấy chốc, trong động phủ chỉ còn lại một mình Tô Ly Kinh.

Nhìn xung quanh trống rỗng, sắc mặt hắn ta lập tức lạnh xuống, tay phải đang cầm pháp bảo hình dáng ốc biển của hắn ta đột nhiên dùng sức.

Cạch! !!

Món pháp bảo phải tốn giá cả không thấp để đẩy nhanh tốc độ làm ra lập tức phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi tiếp nhận, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy.

Tô Ly Kinh cố gắng kiềm chế lửa giận, Thiên Sinh giáo Kê Lộc thật sự là một phế vật!

Vốn hắn ta còn trông cậy đối phương có thể lưỡng bại câu thương với Bùi Lăng, sau đó nhân cơ hội diệt trừ hậu hoạn, kết quả...

Sớm biết Kê Lộc này không chịu được một kích như thế, lần trước hắn ta căn bản không đi Thiên Sinh giáo!

Chương 2273: Phu thê tình thâm (2)

Thế nhưng, bây giờ chuyện đã xảy ra, dù tức giận thế nào cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trình diễn đầy đủ trước, có thể cứu vãn một chút mặt mũi cũng là một chút...

Đang nghĩ ngợi, Tô Ly Kinh đột nhiên phát hiện điều gì đó, tâm niệm vừa động, một tấm trường quyển màu nâu nhạt lập tức bay ra từ trong túi trữ vật, lơ lửng giữa không trung.

Trên mặt giấy, vạn sợi tơ màu như máu khô như pháo hoa dâng trào nở rộ nhanh chóng tổ hợp thành từng hàng vân triện: "Nửa tháng sau, Bùi Lăng đại chiến với Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp ở Cự Sương thành."

"Trận chiến này Bùi Lăng nhất định dữ nhiều lành ít, cũng cơ hội cực tốt để bản cung báo thù."

"Kính xin phu quân cùng tới trợ trận cho bản cung, chém giết Bùi Lăng kia ngay tại chỗ, rút hồn luyện phách, tra tấn lâu năm!"

Nhìn qua hàng chữ trên Linh Tê chỉ, Tô Ly Kinh ngẩn ngơ.

Bùi Lăng lại muốn khiêu chiến Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp?

Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo không giống nhau, bàn về thủ đoạn và phong cách hành động, Thánh tháp lấy việc tàn sát chúng sinh, giúp đỡ thiên địa làm nhiệm vụ của mình, chắc chắn càng mạnh hơn Thánh giáo phân chia sinh linh đủ loại khác biệt!

Chỉ có điều...

Hiện tại đạo lữ kết tóc này của hắn ta đã hoàn toàn thành lô đỉnh của Bùi Lăng!

Hiện tại đối phương cố ý truyền tin cho hắn ta, chỉ sợ mời hắn ta cùng đi chỉ là lý do, chắc chắn là ý của Bùi Lăng!

Bùi Lãng muốn nhân cơ hội giết hắn ta!

Sau khi do dự một lúc, Tô Ly Kinh lập tức lắc đầu.

Bây giờ thực lực của Bùi Lăng quá mạnh, nếu Luân Hồi tháp không làm gì được đối phương, hắn ta lại vừa lúc gặp đối phương ở Luân Hồi tháp...

Việc này quá nguy hiểm!

Hơn nữa, nếu Tư Hồng Khuynh Yến lại bị Bùi Lăng thải bổ trước mặt mọi người...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lập tức lấy ngón tay thay bút, bút tẩu long xà trên Linh Tê chỉ, nhanh chóng viết: "Trong khoảng thời gian này ta có chuyện quan trọng, không tiện tiến về hành cung bạch cốt"

Thiền điện.

Sa nặng như mây khói rủ xuống từng tầng từ đỉnh điện, sâu trong sa nặng, Tư Hồng Khuynh Yến hồng y hơn máu hơi lộ ra bả vai, đang cầm một cây quạt tròn sa mỏng, khẽ che môi son, dựa vào sạp mềm.

ở trước mặt nàng, Linh Tê chỉ như cá bơi nhanh nhẹn lơ lửng.

Vô số tơ máu ầm vang lộn xộn tản ra, ngưng tụ thành từng vân triện huyết sắc.

Nhìn qua câu trả lời của Tô Ly Kinh, Tư Hồng Khuynh Yến mày ngài nhẹ cau như cành liễu mảnh giữa khói lồng, hoa đào giữa sương mù.

Có việc?

Phu quân thật sự quá không quan tâm cảm nhận của nàng!

Việc gì có thể quan trọng hơn việc nàng tìm nghiệt súc Bùi Lăng kia báo thù?

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức cảm thấy rất bất mãn, nàng nửa ngồi dậy, duỗi ngón tiếp tục viết trên Linh Tê chỉ: "lần này bản cung chuẩn bị vạn toàn, còn cố ý luyện chế ra một cái pháp bảo bình phong mới, nhất định phải chém nghiệt súc Bùi Lăng kia thành muôn mảnh!"

Chẳng mấy chốc, trên Linh Tê chỉ lại hiện ra bút tích của Tô Ly Kinh: "Tâm ta có cảm ngộ, cần lập tức bế quan."

"Trong vòng trăm năm, sẽ không xuất quan, kính xin Tông Chủ đừng làm phiền"

Thấy phu quân chuẩn bị bế quan tu luyện, Tư Hồng Khuynh Yến càng cau chặt hàng mày ngài nhưng vẫn nhanh chóng viết: "Vì đề phòng phu quân hiểu lầm, bản cung có ghi lại ảnh lưu niệm trận đại chiến với Bùi Lăng lần trước, đợi chút nữa sai người đưa sang cho phu quân"

"Thỉnh cầu phu quân xem xét tỉ mỉ từ đầu tới đuôi, biết bản cung chưa hề lừa gạt phu quân..."

Nàng vừa viết đến nơi đây, tất cả văn tự đột nhiên lập tức tan thành mây khói, tơ máu trên trường quyển màu nâu nhạt ầm vang hiện ra, ngay sau đó đột nhiên ảm đạm đi, không có bất kỳ hành động gì nữa.

Đầu tiên Tư Hồng Khuynh Yến khẽ giật mình, chợt giận dữt Phu quân Tô Ly Kinh đã hủy đi một phần Linh Tê chỉ khác!

Vì vậy, tất cả văn tự phía trên Linh Tê chỉ bên nàng đều tiêu tán theo!

Thậm chí một phần Linh Tê chỉ này đã trực tiếp vứt bỏ, không còn chút tác dụng nào nữa.

Lễ nào lại như vậy!

Chỉ vì một lần bế quan tu luyện thôi, lại không nhớ ân tình phu thê như thết Xoạt xoạt xoạt...

Tư Hồng Khuynh Yến ngồi bật dậy, hai tay bắt lấy Linh Tê chỉ xé mấy lần thành mảnh nhỏ, tiện tay quăng ra, mảnh vụn bay lả tả như tuyết, trong chớp mắt tản ra cả điện.

Một hồi lâu sau, nàng mới dần tỉnh táo lại, phu quân Tô Ly Kinh đã bế quan, vậy tiếp theo nàng đi tìm Bùi Lăng báo thù cũng chỉ có thể ghi lại ảnh lưu niệm, chờ sau khi phu quân xuất quan lại giao cho đối phương tự mình xem xét, tránh để phu quân hiểu lầm mình lần nữa...

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức hạ lệnh: "Người tới!"

Một thị nữ dị tộc tóc vàng mắt vàng lập tức xuất hiện trong điện, thướt tha quỳ xuống: "Chủ mẫu."

Tư Hồng Khuynh Yến lấy ra một cái ngọc giản mới chế, tiện tay ném đi, rơi vào lòng bàn tay thị nữ, nhàn nhạt phân phó: "Đây là ảnh lưu niệm trận đại chiến của bản cung và Bùi Lăng, ngươi đưa đến tổ địa Tô thị, giao cho phu quân"

Thị nữ dị tộc luống cuống tay chân nắm chặt ngọc giản, vội vàng nói: "Vâng!"

Thấy nàng muốn cáo lui xuống, dường như Tư Hồng Khuynh Yến nghĩ tới điều gì đó, chợt nói: "Hiện tại phu quân cũng đã bế quan, lại không tiện quấy rầy:"

Chương 2274: Cự Sương thành

"Nhưng nghe nói hắn thu một cái thân truyền đệ tử, cứ giao ảnh lưu niệm này cho tên đệ tử kia là được."

Thị nữ hành lễ nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh chủ mẫu!"

Nữa tháng sau.

Luân Hồi tháp.

Cự Sương thành.

Đây là một tòa thành lớn ở phía bắc Luân Hồi tháp, đứng sừng sững trên đồi cát to lớn.

Cồn cát rộng rãi, nguy nga sừng sững, tạo ra bóng đen to lớn, uốn lượn bao la.

Thành trì xây xuôi theo núi, uốn lượn xoay quanh như cự thú ẩn núp.

Cự Sương thành lấy màu trắng làm chủ thể, đan xen từng cành cây hoang mạc mọc đây gai nhỏ tinh mịn, xanh biếc, màu vàng, đỏ hồng làm nổi bật nhau, hừng hực rậm rạp, có phong tình hoang mạc nồng đậm.

Phủ thành chủ ở chính bắc liên miên cao lớn, trong đình viện có đục mương dẫn nước, cuộn lại như dải lụa, suối phun óng ánh, xinh đẹp sang trọng như cung điện.

Trong thành, đường đi rộng rãi sạch sẽ, căn phòng ngay ngắn, người qua lại trên con dường như dệt, chen vai thích cánh, người đông như kiến, có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có điều, hiện tại toàn bộ thành trì đều hiện ra màu son tối nhàn nhạt dưới mặt trời đã khuất, như là huyết quang sau khi khô cạn nhiều năm.

Cả tòa thành trì đã mở ra đại trận, hoàn toàn bao bọc Cự Sương thành, cho phép vào không cho phép ra.

Lúc này, trên phố dài trong thành người đến người đi, khó mà tính toán.

Những người đi đường này từ quần áo, khí tức đều là trời nam biển bắc khác biệt rất xa.

cẩn thận quan sát, ngẫu nhiên còn có một số dị tộc xen lẫn trong đó.

Ngoại trừ một bộ phận yêu tộc mang theo dấu vết loại thú, còn có một vài chủng tộc hình thù kỷ quái, làm người ta khó có thể tưởng tượng.

Lúc này, rất nhiều sinh linh đang tùy ý trò chuyện về mục đích đến đây: "Nghe nói nơi đây có thể nhận được đan dược và linh thạch miễn phí, ta kẹt ở Luyện Khí chín tầng đã mấy chục năm, thọ nguyên gần hết, so với việc cuối cùng rơi vào đất vàng, còn không bằng đánh cược một lần..."

"Không sai! Thế nhưng, lão phu tự biết tư chất quê mùa, đã không ôm hy vọng gì với đạo đồ của bản thân, lần này đến đây là vì tôn nhỉ của lão phu, thiên phú của hắn xuất chúng hơn lão phu, mặc dù chưa chắc được tuyển vào chín môn phái lớn, nhưng có một viên Trúc Cơ Đan, chắc chắn có thể đi càng xa hơn lão phu..."

"Chư vị đều tự tới sao? Ta lại hơi hồ đồ... Ta là người dưới sự quản lí của Linh Lô các, đang đi đường bình thường, không hiểu sao lại đến Cự Sương thành này..."

"Ta cũng vậy! Ta là người Hợp Hoan Tông dưới trướng Thánh giáo, vốn đang tu luyện với đạo lữ trong nơi sơn dã, trong lúc mơ hồ đã đến Luân Hồi tháp cách vạn dặm? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Đừng để ý những thứ này, tin đồn lại là thật! Cự Sương thành thật sự cung cấp miễn phí linh thạch và đan dược!"

"Đúng, nhưng một người chỉ có thể nhận một lần. Hơn nữa, sau khi nhận xong nhất định phải ở trong thành một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Ngày ta nhận xong đã nghĩ cách truyền tin về trong tộc, để cả gia tộc đến đây, hiện tại mỗi người đều nhận được một phần tư lương, phát tài... Thật sự phát tài!"

"Ta bị bằng hữu gọi đến, cũng nhận một phần tư lương tu hành.

Nghe nói lần này chủ sự cấp cho linh thạch và đan dược là một vị tiên tử áo xám trâm mận lại khó giấu về xinh đẹp..."

"Dám can đảm làm việc thiện ở địa giới Luân Hồi tháp, chắc chắn vị tiên tử này có địa vị cực cao trong Luân Hồi tháp... Nhưng không biết cấp cho linh thạch đan dược như này, có tính toán gì không? Hai ngày trước nghe nói là vì tiên tử muốn chọn người hữu duyên làm đệ tử thân truyền..."

"Thật sao? Vậy chẳng phải bọn ta đều có cơ hội bái nhập Luân Hồi tháp?"

"Ma đạo, không, tứ tông Thánh đạo là đồng minh với nhau. Chưa chắc vị tiên tử này đã là người trong Luân Hồi tháp, tùy tâm sở dục, vung tay quá trán như thế, rất có thể là tiên tử Vô Thủy sơn trang...

"Nhưng cũng chưa hẳn! Còn có thể là Trọng Minh tông. Nghe nói bọn họ có vị Thái Thượng trưởng lão lưu lạc cốt nhục bên ngoài, lần này là muốn tìm ra, nhận tổ quy tông, truyền thụ y bát..."

Lúc này, hư không trên trời cao hơi chấn động, chợt một đoàn người Vô Sầu Tử đi ra từ kẽ hở không gian, đạp không mà đứng, vênh mặt: "Đến Luân Hồi tháp Cự Sương thành!"

"Xem ra sự tha thứ của Bùi tiên đế với phương ảo cảnh này đã đến cực hạn, nhanh như vậy lại chỉ điểm tiểu tháp"

"Tiên Đế đã đạo tâm kiên định, Bùi tiên đế càng sớm nhận ra chân tướng, chưa đến mức táo bạo như thế, theo ý ta, chắc chắn Tiên Đế đã sớm suy tính ra phương huyễn cảnh này biến hóa, đã gần không thú vị, lần này chỉ muốn trợ giúp huyễn cảnh tiếp tục diễn hóa thôi..."

"Không sai, huyễn cảnh này kéo dài nhiều năm, đã sớm quá hạn, nên thăng cấp một lần...

"Cũng không biết Tiên Đế luân phiên khiêu chiến như thế, cuối cùng huyễn cảnh sẽ biến hóa như thế nào..."

Đang nói, trên trời trong xanh cách đó không xa đột nhiên duỗi ra một đôi Quỷ Trảo màu xanh đen to lớn.

Sau khi Quỷ Trảo nhô ra lập tức bắt lấy vùng hư không này, hung hãng xé ra.

Soạt!

Kẽ nứt không gian thật lớn lập tức mở ra, một tòa hành cung bạch cốt nguy nga, sâm nhiên dần na di ra.

Chương 2275: Cự Sương thành (2)

Trong hành cung, Tư Hồng Khuynh Yến ngồi ở chủ vị nhìn qua rất nhiều sinh linh trong thành trì phía dưới, nàng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu.

Đợi chút nữa vừa vặn tìm nghiệt súc Bùi Lăng kia báo thù ngay trước mặt toàn bộ sinh linh này...

Quạt tròn nhẹ lay động, Tư Hồng Khuynh Yến sóng mắt lưu chuyển, kiên nhẫn chờ đợi.

Cũng không lâu lắm, dãy núi màu xanh to lớn liên miên đột nhiên hiện ra từ trong hư không.

Núi khuyết trùng điệp chập trùng uốn lượn như trường long cuồn cuộn.

Bóng người khinh bào buộc nhẹ lặng yên hiện ra trong núi, lại là Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn Trân Giáng Huệ cầm đầu, rất nhiều thiên kiêu đệ tử đi theo phía sau, mây mù quanh quẩn vùng núi, lượn lờ giữa núi xanh, đã đi ra khỏi dãy núi, xuất hiện ở phía trên Cự Sương thành.

Người Cửu Nghi sơn vừa xuất hiện, không chờ phương Cự Sương thành này làm ra bất kỳ phản ứng nào, tiếng kiếm rít đã ầm vang mà lên tầng tầng lớp lớp như sóng dữ, mãnh liệt truyền ra tám phương.

Chợt, một bóng người xanh đen dẫn đầu bước ra hư không.

Ngay sau đó rất nhiều tu sĩ khí chất già dặn, kiếm ý quanh quẩn nối đuôi nhau hiện ra, kiếm ý bàng bạc tản ra khắp thiên địa, chính là một nhóm Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông.

Lúc đám kiếm tu đưa mắt nhìn quanh, nhánh hoa to lớn rủ xuống từ vòm trời, mười mấy nụ hoa đột nhiên nở rộ, Sầm Phương Ác, Mạnh Hồng Huyến cùng nhau bước ra, rất nhiều nữ tu áo gấm dung mạo tuyệt đẹp đi theo phía sau.

Ba tông chính đạo đang thăm hỏi lẫn nhau, thụy thú dẫn xe, rèm châu rì rào, cổn miện lấp lóe, Lưu Lam hoàng triều đã đến!

Sau đó, ổ bảo to lớn phá không mà tới, Yến Tê thành trình diện!

Tất cả tông môn đến đây, lần này đều mang theo không ít hậu bối đệ tử đi cùng.

Loại đại chiến đỉnh cao Hợp Đạo kỳ này, có thể có ích lợi to lớn cho tu sĩ phát triển tầm mắt, lĩnh ngộ đại đạo.

Vì vậy, mặc kệ là Trân Giáng Huệ hay Hạ Phất Khung, Sầm Phương Ác, Đế hậu Chung Quỳ thị và Văn Nhân Linh Sắt, chuyến này đều đưa thiên kiêu bản môn tới quan chiến.

Trước đó Bùi Lăng khiêu chiến năm tông chính đạo, vì lo lắng tình hình chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của đám tiểu bối, vì vậy năm tông đều rất ăn ý, ngoại trừ trận chiến của Lưu Lam hoàng triều là do sai lầm, bốn trận chiến còn lại đều chọn ở nơi vắng vẻ, không có bất kỳ tiểu bối nào.

Lần trước, Bùi Lăng khiêu chiến Thiên Sinh giáo chỉ có thời gian ba ngày, không kịp triệu tụ tiểu bối cùng nhau xuất phát...

Hiện tại Cự Sương thành lại khác.

Trọn vẹn thời gian nửa tháng để năm tông chính đạo hoàn toàn có thể ung dung triệu tập tất cả tiểu bối thiên kiêu, cùng nhau đến đây.

Bùi Lăng xuất thân Trọng Minh tông, lần này Luân Hồi tháp bị khiêu chiến, dù là bên nào thua, bên nào thắng, đối với chính đạo, quá trình chiến đấu này càng quan trọng hơn kết quả!

Không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để đám hậu bối xuất sắc mở mang tầm mắt!

Lúc này, thấy bóng người lay động, rất náo nhiệt trong Cự Sương thành phía dưới, năm tông chính đạo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không coi ra gì.

Tòa thành trì này vốn là một tòa thành lớn dưới sự quản lí của Luân Hồi tháp, lúc bình thường số người không ít.

Bây giờ tin tức Bùi Lăng và Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp Đại đại chiến ở đây là Bùi Lăng tự lan truyền ra ngoài, bọn họ có thể dẫn theo đệ tử đến đây quan chiến, những tán tu muốn xem trò vui, tìm kiếm cơ duyên nghe tin mà tới cũng không phải chuyện kỳ quái gì.

Năm tông chính đạo lơ lửng giữa vòm trời, nhanh chóng truyền âm giao lưu: "Vô Thủy sơn trang và Trọng Minh tông đều đến"

"Tứ tông ma đạo còn thiếu một Thiên Sinh giáo."

"Không biết Luân Hồi tháp sẽ dùng chiêu số gì trong trận chiến này...

"Giao thủ chính diện, Đại Phù Đồ Lệnh không thể là đối thủ của Bùi Lăng!"

"Luân Hồi tháp muốn diệt thế, vẫn đang nghiên cứu lực lượng Đọa Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc, có thể sẽ có một ít thủ đoạn không tưởng tượng được."

Hạ Phất Khung ngắn gọn nói: "Bùi Lăng này, tạm thời không nhắc tới phẩm hạnh như thế nào. Nhưng thực lực... Nếu chỉ là một chút bàng môn tà đạo mưu mẹo nham hiểm, không thể làm gì được hắn"

Sâm Phương Ác gật đầu, đồng ý: "Với thực lực hiện tại của Bùi Lăng, đã là đỉnh phong phía dưới Độ Kiếp"

"Lấy thực lực Phất Ly, dù dùng pháp bảo trấn tông Luân Hồi tháp cùng tất cả thủ đoạn nội tình, phần thắng cũng không cao."

"Thế nhưng, đây chỉ là tình huống bình thường:

"Ma môn làm việc thường không từ thủ đoạn, làm người không thể nào hiểu được."

"Chỉ sợ lần này Phất Ly sẽ không một trận chiến công bằng Bùi Lăng..."

Rất nhiều chính đạo nhao nhao gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Ngay lúc này, một điểm huyết quang chảy ra từ chân trời, trong nháy mắt hóa thành một cỗ huyết kiệu vô cùng tỉnh mỹ, âm khí âm ut Tất cả mọi người nhìn về phía huyết kiệu, giữa thiên địa lập tức trầm mặc.

Huyết kiệu phá không như trường hồng màu đỏ xuyên qua vòm trời, trong giây lát bay tới phía trên Cự Sương thành, giữ nguyên dáng vẻ lơ lửng.

Trong kiệu, Bùi Lăng mở hai mắt ra, thần niệm lập tức đảo qua thiên địa này, Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp còn chưa tới, Thiên Sinh giáo cũng không tới.

Nhưng bảy tông khác trong chín môn phái lớn đã có mặt.

Điều này rất không tệ!

Chương 2276: Nhân tài cứu thế

Lần trước Thiên Sinh giáo đánh với hắn một trận, Giáo Chủ cùng rất nhiều Thái Thượng hộ pháp vẫn lạc, tổng đàn đại thương nguyên khí, hiện tại không ai có mặt cũng là bình thường.

Lúc này sáu tông môn Vô Thủy sơn trang, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn này có mặt, đủ khiến Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp đánh một trận chiến chính diện với hắn!

Ngược lại là Tư Hồng Khuynh Yến...

Phải khuyên bảo đối phương một chút, tránh để vị Tông Chủ này ra tay, ảnh hưởng tiên lộ của hắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm: "Tư Hồng tông chủ, chút nữa ta và Đại Phù Đồ Lệnh khai chiến, chỉ cho phép ngươi đứng ngoài quan sát, bất kỳ tình huống gì cũng không được ra tay!"

"Đây là mệnh lệnh của bản Thánh Tử!"

Trong hành cung bạch cốt, Tư Hồng Khuynh Yến ngồi trên bảo tọa, trong tay nàng cầm quạt tròn sa mỏng nhẹ che mặt phấn, hơi lộ ra tuyết cơ, đang tức giận nhìn chằm chằm huyết kiệu, chợt nghe bên tai vang lên yêu cầu vô cùng cường ngạnh của nghiệt súc Bùi Lăng kia, lúc này hai mắt trở nên mê ly, lấp lánh ánh nước, trong miệng cũng vô thức phát ra từng tiếng khiến người ta mất hồn.

Nghiệt súc kia sao dám... A... Quá đáng... Ừ... Lại dùng giọng điệu kia ra lệnh với nàng... A... Ghê tởm... Nhiệm vụ chủ nhân... A...

Một hồi lâu sau, Tư Hồng Khuynh Yến mới hơi thở dốc truyền âm trả lời: "Vâng, chủ nhân!"

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng khẽ gật đầu, vấn đề bên Tư Hồng Khuynh Yến cũng đã giải quyết, tiếp theo đợi Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp đến là được.

Thấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì, người của những tông môn khác đều tự chiếm cứ một phương, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một lát, trong hư không phía trên Cự Sương thành, Lưu Ly tháp to lớn ầm vang dâng lên, nắng gắt giữa trời, sáng rực chói mắt chiếu lên thân tháp tỏa ra ánh sáng lung linh như phủ lên hào quang vô tận.

Vô số chuông đồng khẽ đung đưa, tiếng vang nặng nề cổ xưa như truyền đến từ trong năm tháng xa xưa, chấn động phương thiên địa này.

Xung quanh Cự Sương thành phía dưới bao phủ mây khói huyết sắc lập tức gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc màu sắc đậm hơn, mây mù trở nên dày đặc, che đậy ánh mắt, cảm giác của sinh linh trong thành.

Cùng lúc đó, cơn gió mạnh cuồn cuộn, cát sỏi nhấp nhô cũng như lập tức dừng động tác.

Giữa thiên địa vắng lặng như chết, chỉ có tiếng chuông đồng đơn điệu, một tiếng lại một tiếng như gợn sóng khuếch tán ra.

Ánh mắt Bùi Lăng lập tức nhìn về phía Lưu Ly tháp.

Người của những tông môn khác cũng đưa ánh mắt về phía toà cự tháp càng khổng lồ nguy nga hơn lúc bình thường ra sân.

Trân Giáng Huệ nhanh chóng truyền âm đồng bạn: "Hai vị chính chủ đều đến, chắc đại chiến sẽ lập tức bắt đầu"

Sâm Phương Ác đưa mắt nhìn quanh, truyền âm nói: "Thiên Sinh giáo còn chưa tới, là không nhận được tin tức của Bùi Lăng sao?"

Hạ Phất Khung khẽ lắc đầu, nói: "Không có khả năng"

"Vô Thủy sơn trang đã đến, hơn nữa Thiên Sinh giáo đã bị Bùi Lăng khiêu chiến, đoán cũng có thể đoán được mục đích Bùi Lăng đến Luân Hồi tháp."

"Chắc chắn bọn họ không bỏ lỡ trận đại chiến như thế"

Văn Nhân Linh Sắt nhẹ cau mày ngài: "Thiên Sinh giáo không quan trọng, lần này Luân Hồi tháp phô trương không nhỏ, chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một tông nghênh chiến một mình Bùi Lăng?"

Mạnh Hồng Huyến từ tốn nói: "Ta đã chuẩn bị kỹ càng ảnh lưu niệm, nếu Luân Hồi tháp làm thế thật, ngày mai thiên hạ đều biết...

Lúc này, đỉnh tháp Lưu Ly tháp cỡ lớn.

Trong thính đường rộng lớn không có bất kỳ đồ trang trí gì, rất nhiều áo bào xám khép tay áo mà đứng, trên ba bậc thềm son đơn giản mộc mạc là một cái bảo tọa nửa bên phồn hoa, nửa bên tận thế.

Lúc này, một bóng dáng áo bào xám ngồi ngay ngắn trên đó, mũ trùm buông xuống, khuôn mặt biến mất, chỉ lộ ra cằm dưới tái nhợt, đường vòng cung căng cứng lộ ra chút tuấn tú.

Ở hai bên, rất nhiều tu sĩ Luân Hồi tháp đứng hầu, bên hông đều đeo Lưu Ly tháp mạ vàng, ánh sáng lấp lánh không hợp với áo bào mộc mạc đến keo kiệt.

Tất cả tu sĩ toàn bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vô cùng kính cẩn nghe theo.

Đột nhiên, bóng dáng trên bảo tọa hơi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, trong chốc lát ngắn ngủi chiếu sáng lên toàn bộ đỉnh tháp, Đại Phù Đồ Lệnh mới lên hơi cảm giác, nhướn mày nói: "Số lượng sinh linh tụ tập trong thành quá ít!"

Trưởng lão Tần Mật lập tức ra khỏi hàng quỳ xuống, trầm giọng nói: "Bẩm Đại Phù Đồ Lệnh."

"Tất cả sinh linh tham lam đều xảo trá, cho dù dùng lợi ích dụ dỗ, cuối cùng chỉ có số ít chịu lên đường"

"Trong lúc vội vàng, đệ tử chỉ có thể trợ giúp một bộ phận sinh linh đến Cự Sương thành."

"Muốn để những sinh linh vì ích kỷ, chỉ để ý bản thân, không hề quan tâm thiên địa, mặc kệ phương thế giới này làm ra cống hiến cho đại nghĩa, thực sự vô cùng gian nan."

"Đệ tử không ngủ không nghỉ, trả linh thạch thuê Trọng Minh tông ra tay, nhưng trong thời gian nửa tháng chỉ có thể tìm ra nhiều sinh linh như vậy:

"Xin Đại Phù Đồ Lệnh trách phạt!"

Sắc mặt Đại Phù Đồ Lệnh mới lên không có chút biến hóa nào, bình tĩnh nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

Tần Mật trưởng lão lập tức đáp: "Vâng!"

Chợt đứng dậy, lui về hàng ngũ ban đầu.

Chương 2277: Trận chiến này bất công!

Đại Phù Đồ Lệnh mới lên tùy ý nhìn Cự Sương thành phía dưới, mặc dù số lượng những sinh linh tham lam chỉ biết đòi lấy từ thiên địa hơi không đủ, nhưng có ít thì dùng ít đi chút, vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng giáo hóa.

Ngược lại ngoại trừ tên tiểu bối Trọng Minh tông kia, Vô Thủy sơn trang, Trọng Minh tông, năm tông ngụy đạo lại cũng tới nhiều người như vậy.

Hơn nữa bên trong không thiếu một vài thiên kiêu chắc chắn tương lai sẽ phung phí to lớn.

Cũng được, vốn chỉ muốn giáo hóa tên tiểu bối Trọng Minh tông kia một chút, hiện tại thuận tiện thể hiện ra một vài việc thiện của Thánh tông cho bảy tông khác.

Hy vọng thông qua lần giáo hóa này, có thể làm cho tu sĩ bảy tông này hoàn toàn tỉnh ngộ...

Nghĩ tới đây, Đại Phù Đồ Lệnh mới lên lập tức lại hỏi: "Thiên Sinh giáo, vì sao không đến?"

Một Thái Thượng trưởng lão ra khỏi hàng bẩm báo nói: "Bẩm Đại Phù Đồ Lệnh, Thánh tháp cố ý liên lạc với Thiên Sinh, lần trước Thiên Sinh giáo đối mặt với sự khiêu chiến của Bùi Lăng, tổng đàn gần như đốc toàn bộ lực lượng, đều bị Bùi Lăng trảm diệt tại cảnh nội Thu Đàn"

"Hiện tại tổng đàn chỉ còn lại một đống lô đỉnh vô chủ, cùng một vài đệ tử tu vi thấp."

"Bốn đàn Xuân Hạ Thu Đông, đang bận đánh giá huyết mạch, tuyển lại Giáo Chủ tân nhiệm."

"Lần này một trận chiến Đại Phù Đồ Lệnh giáo hóa Bùi Lăng, Thiên Sinh giáo không tới được."

Đại Phù Đồ Lệnh mới lên khẽ gật đầu, lập tức bình luận: "Chém tận giết tuyệt, Bùi Lăng này đúng là nhân tài trời sinh để cứu thết"

"Chỉ có điều, dù sao kẻ này cũng chưa trải qua sự giáo hóa của Thánh tháp, làm việc vẫn quá tùy ý, cân nhắc không đủ chu đáo"

"Giết một nửa tu sĩ cấp cao của tổng đàn Thiên Sinh giáo, để lại một nửa hạng người tu vi thấp, điều này cực kỳ tốt."

"Nhưng bốn đàn Xuân Hạ Thu Đông, chắc cũng phải giết một nửa, để lại một nửa."

"Như thế, mới là đạo lâu dài của thiên địa!"

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp nhao nhao gật đầu: "Đại Phù Đồ Lệnh nói có lý."

"Nên như thế"

"Bùi thánh tử vẫn quá hạn hạn hẹp."

"Trọng Minh tông không biết dạy đồ đệ, dạy hư học sinh, cũng không thể chỉ trách hắn..."

Ngay lúc này, một bóng người huyền bào đột nhiên thoát ra huyết kiệu, hắn vác trường đao đạp không mà đứng, hơi gật đầu về phía Lưu Ly tháp, cao giọng nói: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng, đến đây khiêu chiến."

"Mời Đại Phù Đồ Lệnh chỉ giáo!"

Nghe vậy, Đại Phù Đồ Lệnh mới lên khẽ gật đầu, không nhịn được thở dài: "Một nhân tài cứu thế như thế, để lại tông môn Trọng Minh tông nóng vội mất khôn, tham lam thành tính, thật sự đáng tiếc!"

Nói xong, hắn ta đứng lên, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt rời khỏi Lưu Ly tháp, đạp không mà đứng giống Bùi Lăng.

Trời trong xanh cuồn cuộn, mặt trời chói chang trên không, bảy tông môn lớn đều chiếm một phương, mắt không chớp nhìn trong trận.

Bùi Lăng huyền bào phần phật, huyết kiệu đã thu hồi, cũng chăm chú nhìn Lưu Ly tháp.

Lúc này, một bóng áo bào xám đột nhiên xuất hiện trong không trung đối diện hắn.

Cả bóng người bị bao phủ trong áo bào xâm không có chút hoa văn trang sức nào, cách ăn mặc không khác gì rất nhiều tu sĩ Luân Hồi tháp, bên hông treo Lưu Ly tháp lớn cố bàn tay, trong tháp có một đạo Huyết Ảnh nhúc nhích xoay quanh như vật sống.

Khí tức quanh người hắn ta mênh mông cuồn cuộn, núi thây biển máu, tàn sát trăm tỉ tỉ sinh sinh đầy khủng bố đập vào mặt như thực chất ăn mòn tâm cảnh của toàn bộ sinh linh, gần như muốn ngưng tụ thành vô số bức tranh sinh động như thật trong hư không.

Trong chớp mắt nhìn thấy người này, Bùi Lăng chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác báo động mãnh liệt, uy hiếp cường đại, trong nháy mắt bao phủ hắn.

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến, trước đây không lâu hắn đến Thiên Sinh giáo đối mặt với "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo, trong lòng cũng từng cảm giác chấn động, nguy cơ bùng lên như vậy!

Chỉ có điều, áp lực mà vị trước mắt cho hắn cũng không mãnh liệt như "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo kia.

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng cảnh giác, bóng người áo bào tro chậm rãi mở miệng: "Ta chính là Đại Phù Đồ Lệnh Thánh tháp mới lên"

"Đạo hiệu Ngũ Ôn"

"Nguyện tiếp nhận khiêu chiến của Bùi thánh tử."

"Để bảo đảm trận chiến này công bằng công chính, dù là bất kỳ tình huống gì, sinh linh quan chiến đều không được xen vào."

"Trên dưới Thánh tháp cũng là như thế"

"Thánh tháp bảo vệ thiên địa, lấy giúp đỡ đại nghĩa làm nhiệm vụ của mình"

"Trận chiến này dù ai thắng ai bại đều không thể gây hại gây họa cho phương thế giới này."

Mới nhậm chức Đại Phù Đồ Lệnh?

Bùi Lăng khẽ giật mình, chưa biết rõ ràng đây là có chuyện gì, đã nghe một phương chính đạo truyền tới một giọng nói thanh thúy êm tai: "Tôn hiệu Ngũ Ôn? Là Ngũ Ôn tổ sư Luân Hồi tháp?"

"Thật sự làm trò cười cho thiên hạ! Bùi Lăng khiêu chiến Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp ngươi, chứ không phải tổ sư!"

Giọng nói trầm thấp của Hạ Phất Khung cũng truyền đến:

"Không sai! Tổ sư ra mặt, cũng dám nói bừa hai chữ công bằng?"

Văn Nhân Linh Sắt giận quá hóa cười: "Sự công bằng của ma đạo, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!"

Chương 2278: Trận chiến này bất công! (2)

Sâm Phương Ác quát khẽ: "Luân Hồi tháp luôn mồm là giữ gìn thiên địa, không tiếc tất cả. Bây giờ chỉ là Thánh Tử một tông khiêu chiến, đường đường Đại Phù Đồ Lệnh lại e ngại đến tìm tổ sư tự thân ra tay, tham sống sợ chết như thế cũng xứng danh liệt vào chín tông?"

Cái gì? !

Tổ sư Luân Hồi tháp!

Bùi Lăng nghe vậy lập tức tê cả da đầu, vốn tưởng cả tông Thiên Sinh giáo chiến một mình hắn đã đủ không từ thủ đoạn, không ngờ Luân Hồi tháp này càng không có điểm mấu chốt!

Thấy năm tông ngụy đạo từng người lòng đầy căm phẫn như muốn vỗ bàn đứng dậy, mấy người Vô Thủy sơn trang Vô Sầu Tử cũng liên tiếp gật đầu, tán thành: "Đúng là không công bằng!"

"Bùi tiên đế là phong thái Tiên Đế, theo hầu cỡ nào!"

"Chỉ là một tổ sư tiểu tháp huyễn cảnh, cuối cùng chỉ là tiên hạ đẳng thôi, sao có thể làm đối thủ của Tiên Đế?"

"Đối với tiểu tháp huyễn cảnh mà nói, quá không công bằng!"

"Vì tôn trọng Bùi tiên đế, tổ sư tiên hạ đẳng này nên dùng pháp bảo trấn tông Luân Hồi tháp cùng thủ đoạn nội tình hao tổn mệnh cách thọ nguyên."

"Không! Thủ đoạn của Tiên Đế thâm ảo cỡ nào? Tổ sư tiên hạ đẳng này theo hầu có thiếu, giãy giụa thế nào đi nữa cũng chỉ là kiến càng lay cây, không có chút ý nghĩa nào. Nên để hắn tiến về bí địa tiểu tháp, gọi ra tất cả tổ sư tiên hạ đẳng... Mang tất cả lực lượng của tiểu tháp đến đây mới có thể gia tăng một chút thú vị cho Tiên Đế...

"Không sai! Tiên hạ đẳng, ngươi còn không nhanh tiến đến?"

Nghe năm tông ngụy đạo và Vô Thủy sơn trang ồn ào nói, sắc mặt "Ngũ Ôn" tổ sư bình thản không dao động chút nào.

Thánh tháp giữ gìn trật tự phương thiên địa này, giúp đỡ hòa bình thế giới làm việc thiện, từ trước đến nay đều âm thầm tiến hành cũng không để ý người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào!

Hắn ta đã là tổ sư Thánh tháp, đạo tâm kiên định như tảng đá, chỉ là lời đàm tiếu yếu đuối không chịu nổi như mạng nhện bụi cháo, với cũng như không có gì "Ngũ Ôn".

Thánh tháp dụng tâm lương khổ, lấy tầm nhìn hạn hẹp của những sinh linh tham lam, ích kỷ này sẽ không hiểu được.

"Ngũ Ôn" tổ sư nhìn qua Bùi Lăng, bình tĩnh nói: "Không cần để ý tới lời nói nhảm của những sinh linh này, chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu."

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này kiên trì nói: "Tiền bối chậm đã!"

"Vãn bối khiêu chiến Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp"

"Tiền bối đến đây ứng chiến, không biết có đúng là Đại Phù Đồ Lệnh đương nhiệm không?"

Tiên lộ của hắn là khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, nếu "Ngũ Ôn" tổ sư này thật sự là Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp, như vậy... Một trận chiến này, hắn không có đường lui.

Không chiến cũng phải chiến!

Nhưng nếu đây chỉ là "Ngũ Ôn" tổ sư ra tay thay Đại Phù Đồ Lệnh, cũng không có nghi thức chính thức thoái vị và đăng cơ, hắn có thể bỏ qua trận chiến với vị tổ sư này!

Nghe vậy: "Ngũ Ôn" tổ sư tùy ý vung tay, một người khoác áo bào xám, Thái Thượng trưởng lão đeo Lưu Ly tháp lập tức tiến lên thi triển thuật pháp, phía trên bầu trời lập tức xuất hiện một mặt thủy kính to lớn.

Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trong thủy kính.

Chỉ thấy mưa xanh cuồn cuộn, rừng tháp vốn hoang vu bị cỏ cây sinh trưởng tốt che lấp, lại có dòng máu cuồn cuộn nổi lên, ngàn vạn chuông đồng rung động, nguyên Đại Phù Đồ Lệnh Phất Ly một mình leo lên tháp cao trong tiếng chuông cuồn cuộn, nói rõ hành động trong nhiệm kỳ, tự xin thoái vị trước mặt mọi người.

Sau đó: "Ngũ Ôn" tổ sư đi ra từ trong cửa lớn đăng lâm vị trí Đại Phù Đồ Lệnh, chủ trì Luân Hồi tháp.

Lại đạt được sự nhất trí tán thành của trên dưới Luân Hồi tháp, cũng có rất nhiều ý chí tổ sư Luân Hồi tháp sau cửa lớn tán thành.

Đây là một trận chiến rất chính thức, không có vấn đề Đại Phù Đồ Lệnh cũ mới gì cả!

Ảnh lưu niệm nhanh chóng kết thúc, thủy kính cũng theo đó tản đi.

"Ngũ Ôn" tổ sư nhìn qua Bùi Lăng, trầm giọng nói: "Trọng Minh tông tiểu bối còn có vấn đề gì không?"

Điều này...

Mẹ nó! !!

Chó mát!

Trong lòng Bùi Lăng âm thầm thăm hỏi liệt tổ liệt tông Luân Hồi tháp một lần, sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, lúc con mắt mở ra lần nữa, đã là bình tĩnh không sợ hãi từng cơn sóng lớn.

"Không có, Ngũ Ôn tiền bối, mời!" Vừa nói xong, hắn đã rút ra Cửu Phách Đao, khí thế quanh người ầm vang mà lên, đao ý cao ngất, cuồn cuộn mênh mông, tản ra toàn bộ phương thiên địa này.

Vào lúc này, trong mắt Bùi Lăng không có tổ sư gì, không có bất công tức giận gì!

Hiện tại chuyện hắn cần làm chỉ có một việc...

Đó chính là chiến thắng vị Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp trước mặt này!

Thấy Bùi Lăng rút đao: "Ngũ Ôn" tổ sư khẽ gật đầu, chợt vung tay áo ra sau lưng.

Lưu Ly tháp cỡ lớn lập tức đắm chìm vào trong hư không, không gian rung chuyển, hắn ta bắt đầu xuyên qua từ nơi xa.

Biết đôi bên sắp khai chiến, mặc dù một phương chính đạo đều cảm thấy trận chiến này bất công, cũng không lo được nhiều như vậy, nhao nhao lùi đến nơi xa.

Thái độ đám người Vô Sầu Tử nhàn tản, cũng không quá để trận chiến này ở trong lòng, nhưng cũng thoát ra một khoảng cách lớn, nhường ra chiến trường, sợ quấy rầy nhã hứng của Tiên Đế.

Chương 2279: [Một Phương Tịnh Thổ]

Phía dưới Cự Sương thành, màu sắc ửng đỏ quấn quanh dày đặc từng chút một, sền sệt như huyết tương, lại bị đại trận trùng điệp bao bọc, căn bản không biết không trung trên thành trì xảy ra chuyện gì.

Chẳng mấy chốc, phía trên trời cao chỉ còn lại hai người Bùi Lăng và "Ngũ Ôn" tổ sư.

Tất cả những người khác đều lui ra xa xa rời khỏi nơi này.

"Ngũ Ôn" tổ sư ngẩng đầu, hai con ngươi phía dưới mũ trùm sáng như yêu quỷ, nhàn nhạt mở miệng: "Bắt đầu đi!"

Bùi Lăng lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa, khí tức hắn đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong!

Đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Thương thế càng nặng, thọ nguyên càng ít, uy năng càng mạnh!

Trong chớp mắt sắp gặp tử vong, có thể sánh vai với tiên thuật!

Khác với sáu trận chiến trước, hiện tại hắn phải đối mặt với tổ sư một tông!

Nhất định phải chuẩn bị sẵn vừa lên đã thân chịu trọng thương, nếu không hơi không cẩn thận, hắn bị đối phương đánh chết thì làm sao bây giờ?

Cùng lúc đó: "Ngũ Ôn" tổ sư đứng chắp tay không nhúc nhích, quanh người đột nhiên tiêu tán ra hơi khói ngũ sắc như chướng như lệ, mờ mịt giữa trời, trong xinh đẹp lộ ra vẻ quỷ quyệt.

Tổ sư trầm thấp lạnh lùng nói: " [Một Phương Tịnh Thổ]"

Trong chớp mắt tiếng nói vừa ra, thiên địa đại biến, cát vàng vô biên mang theo khí tức nóng bỏng đập vào mặt, Bùi Lăng định thần nhìn lại đã thấy xung quanh hoàn toàn thay đổi, một mình hắn đứng trong hoang mạc mênh mông, xa gần đều là cồn cát cao thấp, mênh mông vô bờ, lẻ tẻ vài cọng cỏ lác chật vật đâm rễ vào cát sỏi, cành lá đều bị từng tầng tro bụi bao trùm, trông như sa mạc.

Đỉnh đầu nắng gắt giữa trời, gieo rắc hừng hực, bốn phương tám hướng đều là cát bụi bay lả tả, tản khắp thiên địa.

Cự Sương thành, người quan chiến tám tông và "Ngũ Ôn" tổ sư đều biến mất không thấy gì nữa!

Thấy khí tức hắn chợt hạ xuống, tu vi vừa đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong lập tức hạ xuống Hợp Đạo trung kỳ!

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, chiêu thức giống với môn [Vĩnh Chú thần thông] của hắn?

Còn đang nghi ngờ, mặt đất đột nhiên chấn động.

Cát vàng rì rào rơi xuống, bão cát như dòng nước sôi trào mãnh liệt, từng ma vật khuôn mặt dữ tợn, hình thù kỳ quái leo ra từ trong cát sồi, cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, chợt không chút do dự giết về phía Bùi Lăng.

Những ma vật này dáng vẻ quái đản, có ba chân bốn cẳng, có bốn mắt năm mũi, có tứ chi như bạch tuộc... Có sự tương tự vi điệu với điên dại đọa hóa trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỉ có điều thể xác đều theo kích cỡ thường nhân, bàn về trình độ nhiễu sóng không bằng điên dại thật sự.

Khí tức tất cả ma vật hỗn tạp, bạo ngược, thị sát, điên cuồng, lệ khí như thực chất, trong hai mắt không thấy chút tỉnh táo nào, chỉ có sự tham lam dày đặc như thực chất.

Trong tầm mắt bọn chúng nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy khát vọng, nước bọt cuồn cuộn chảy ra từ khóe miệng, mùi tanh hôi vị tản vào cát bụi, lúc chạy lại dấy lên bão cát cuồn cuộn như sóng lớn ngập trời, từng đôi mắt đầy tham lam xuyên qua màn cát khóa chặt Bùi Lăng như lập tức muốn hoàn toàn thôn phệ hắn.

Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vung Cửu Phách Đao ra, chém về phía ma vật.

Xoạt xoạt xoạt...

Đao khí huyết sắc liên miên bay ra, nhẹ nhàng mau lẹ, sắc bén vô song, nơi đi qua như dòng lũ cuồn cuộn, chiếu rọi nửa trời ửng đỏ.

Tất cả đao khí trực tiếp xuyên qua người ma vật, không thể đụng vào hắn ta chút nào.

Thấy ma vật phía trước nhất đã sắp lao đến trước người mình, Bùi Lăng nhướn mày, lúc này thân thể không nhúc nhích, đột nhiên dùng ra pháp tắc người gỗ.

Nhưng ngay sau đó...

Ma vật không chịu bất kỳ trở ngại nào, ma vật xông lên phía trước nhất đã nhào vào trước người Bùi Lăng, hung hăng khẽ cắn vào cánh tay hắn!

Cánh tay Bùi Lăng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, máu bắn tung tóe, đã bị ma vật gặm một khối huyết nhục máu me đầm đìa!

Khí tức của hắn lại hạ xuống, mặc dù vẫn là cảnh giới Hợp Đạo trung kỳ nhưng pháp lực lại thấp hơn vừa rồi không ít!

Rống!

Lúc này, con ma vật thứ hai, con thứ ba... Đã liên tiếp lao tới Bùi Lăng.

Trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, đao đạo vô hiệu! Pháp tắc vô hiệu!

Hoàn toàn khác với âm dương đạo của Thiên Sinh giáo!

Chỉ có điều, hiện tại hắn đối mặt với một vị tổ sư Độ Kiếp kỳ, căn bản không có thời gian suy nghĩ dư thừa!

Thấy đao đạo và pháp tắc không dùng được, Bùi Lăng không do dự chút nào, lúc này đánh ra một pháp quyết phức tạp, sắc bén, giọng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần... "

Tiếng rơi xuống, lực lượng pháp tắc trong cơ thể Bùi Lăng không có bất kỳ tiêu hao gì.

Vòm trời vắng lặng, mặt đất cát bụi bay múa như trước, toàn bộ phương thiên địa này không có bất kỳ biến hóa nào.

Lúc này, con ma vật thứ hai cũng bổ nhào vào bên cạnh Bùi Lăng, cắn một cái vào bắp chân của hắn, máu tươi bắn tung tóe, răng nhọn dữ tợn kéo xuống một mảnh huyết nhục dài.

Khí tức Bùi Lăng lại hạ xuống.

Hắn nhướn mày, tiên thuật không dùng được!

Đây không phải tiên thuật vô hiệu, cũng không phải hắn quên thi triển tiên thuật như thế nào, mà là hắn đã mất đi tiên thuật này!

Chương 2280: [Một Phương Tịnh Thổ] (2)

Ngay sau đó, con ma vật thứ ba hung hăng giẫm đạp cát vàng, cát sỏi văng khắp nơi, hắn dựa thế vọt tới.

Bùi Lăng lập tức thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] muốn tránh né.

Nhưng mặc cho hắn thôi động độn pháp như thế nào, từ đầu đến cuối thân thể vẫn đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển!

Con ma vật thứ ba lao tới trước mặt Bùi Lăng, lại cắn xuống một khối vết huyết nhục máu loang lổ từ trên người hắn.

Bùi Lăng cảm thấy cơn đau kịch liệt như nước thủy triều cuốn tới, khí tức cũng giảm xuống một bậc.

Sau đó là đầu ma vật thứ tư...

Nhìn rất nhiều ma vật chen chúc tới trước mặt, Bùi Lăng cau mày, tâm niệm vừa động, ba cánh cửa ra vào nguy nga hùng tráng, trong nháy mắt dâng lên từ phía sau.

Ba cánh cửa ra vào lạnh lẽo quỷ quyệt, hoa mỹ xa xỉ, quái đản kinh khủng... Phong cách khác biệt lơ lửng giữa thiên địa, khí tức âm u lạnh lẽo như núi thở sóng thần, ầm vang bộc phát ra!

Cùng một thời gian, Bùi Lăng lạnh lẽo cứng rắn nói: "Nghịch!"

"Chúng"

"Chú!"

"Đoạn!"

Trong nháy mắt, hắn gần như dùng tới tất cả thủ đoạn!

Đầu ma vật thứ tư không chịu chút ảnh hưởng nào, phần lớn ma vật khác theo sát phía sau cũng là như thế, chỉ có ba đầu ma vật, đôi mắt tham lam đột nhiên ngây ngốc, sau đó trên dưới cả người xuất hiện từng vết thương, máu đặc tung hoành chảy xuôi, mặt người oán độc lớn khoảng móng tay nhanh chóng sinh trưởng...

Trong nháy mắt, ba đầu ma vật này bị nguyền rủa mà chết, khí tức Bùi Lăng lập tức khôi phục một chút.

Thấy cuối cùng công kích đã có hiệu quả, trên mặt hắn lại không có chút vui mừng nào.

Bốn đầu pháp tắc, hai môn nguyền rủa, chỉ có một đầu pháp tắc, một môn nguyền rủa có hiệu lực!

Pháp tắc và nguyền rủa khác đều đều đã biến mất giống tiên thuật vừa rồi!

Ngoài ra, ba đầu ma vật vừa trúng chiêu là ba đầu ma vật vừa cắn xé huyết nhục của hắn!

Trước khi những ma vật này lấy được huyết nhục của hắn, bất kỳ thủ đoạn gì đều không thể chạm đến, chỉ có đạt được huyết nhục của hắn mới có thể bị hắn tổn thương!

Thế nhưng, diệt sát ma vật đã cắn xé huyết nhục hắn có thể khôi phục khí tức cho hắn, nhưng lại không thể khôi phục thương thết [Mạt Đạo Khuynh Tiên] đã sớm bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng hiện tại hắn không rơi vào thời khắc sắp chết, uy năng môn thuật pháp này bị thủ đoạn của "Ngũ Ôn" tổ sư áp chế toàn diện!

Lúc này, đầu ma vật thứ tư lao tới trước người Bùi Lăng, nhanh chóng như thiểm điện cắn xuống một khối lớn huyết nhục từ trên bờ vai hắn!

Máu tươi như hoa nở rộ, bắn tung toé như mưa.

Bùi Lăng không chút do dự, Cửu Phách Đao lập tức chém về phía đầu ma vật này.

Xoạt!

Phù phù...

Đầu lâu quái đản rơi xuống đất, đầu ma vật này lập tức bị chém giết tại chỗ, khí tức hoàn toàn không có.

Sau khi thi thể nó rơi xuống cát vàng, ma vật khó mà tính toán gầm thét cùng nhau tiến lên.

Số lượng bọn chúng lít nha lít nhít che ngợp bầu trời, trong nháy mắt như thủy triều hoàn toàn nuốt hết Bùi Lăng.

Luân Hồi tháp.

Tu sĩ tám tông tự chiếm cứ một phương, đạp không mà đứng, mắt không chớp nhìn về phía chiến trường.

Lúc này, sương mù ửng đỏ phía dưới lan tràn như nước thủy triều, trong chớp mắt Cự Sương thành to như vậy đã lặng yên biến mất, tại chỗ chỉ có cát vàng trắng ngần và Bùi Lăng đứng thẳng trên cát vàng.

Văn Nhân Linh Sắt nhíu mày: "Ngũ Ôn lão ma đang thôn tính nội tỉnh của Bùi Lãng!"

Trân Giáng Huệ cách đó không xa bình tĩnh nói: "Đây là việc thường có ở Luân Hồi tháp."

"Ma tháp tự xưng chưa từng hấp thu thiên địa linh khí, tuyệt đối không tổn thương linh cơ phương thiên địa này. Nhưng công pháp, thuật pháp, thần thông mà hắn tu luyện... Đều là thương thiên hại lí, làm hại một phương!"

"Hắn thật sự không cần trực tiếp hấp thu linh cơ từ trong thiên địa, nhưng bọn họ lại thôn phệ nội tình của tu sĩ khác và sinh linh"

Tu sĩ chính đạo khác nghe vậy đều khẽ gật đầu.

Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn trầm giọng nói: "Nội tình của Bùi Lăng thật sự hùng hậu."

"Thiên kiêu bình thường căn bản không theo kịp!"

"Đối mặt với Ngũ Ôn lão ma Độ Kiếp kỳ, đến bây giờ còn có thể duy trì tu vi Hợp Đạo trung kỳ."

"Nếu đổi một Hợp Đạo hậu kỳ tu sĩ khác, chỉ sợ lúc này cảnh giới đã rơi xuống Phản Hư kỳ, thậm chí Hóa Thần kỳ!"

Chung Quỳ Hữu Trực giải thích: "Kia là thủ đoạn của Bùi Lăng, tổn thương càng nặng, thực lực càng mạnh."

"Nếu không, hiện tại ít nhất tu vi cũng sẽ rơi xuống Hợp Đạo tiền kỳ.

Trong hư không cách một khoảng, ba tên Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành đứng sóng vai, giáp trụ dãi dầu sương gió chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo dưới mặt trời đã khuất.

Người ở giữa trầm giọng nói: "Dù là Hợp Đạo trung kỳ hay Hợp Đạo tiền kỳ, hiện tại đã không có bất kỳ khác biệt nào."

"Nếu Bùi Lăng có thể duy trì tu vi Hợp Đạo hậu kỳ, còn miễn cưỡng có một cơ hội liều mạng với Ngũ Ôn lão ma."

"Nhưng chỉ cần hắn tu vi rơi xuống một chút xíu, tuyệt đối không phải đối thủ của Ngũ Ôn lão ma!"

"Hiện tại Ngũ Ôn lão ma đã thắng"

"Chỉ có điều hắn ham nội tình của Bùi Lăng, chưa hạ sát thủ thôi!"

Hạ Phất Khung nghe vậy lại khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không đơn giản như vậy."

Chương 2281: Linh thạch miễn phí

"Nếu Ngũ Ôn lão ma thật sự có thể đánh bại Bùi Lăng, sao không trực tiếp ra tay đánh thành trọng thương?"

"Đợi sau khi Bùi Lăng không hề có lực đánh trả, lão ma có thể tuỳ tiện cướp đi nội tình cả người, không cần tốn công tốn sức như bây giờ."

"Ta thấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng vẫn ổn định ở Hợp Đạo trung kỳ, Ngũ Ôn lão ma lại không thể tiếp tục đè thấp tu vi của Bùi Lăng, chắc hiện tại đôi bên còn đang giằng co..."

"Hơn nữa, chắc hiện tại Bùi Lăng đang đợi Ngũ Ôn hạ sát thủ với hắn!"

"Vậy sẽ là cơ hội tốt nhất để hắn phản kích!"

Nghe được câu nói sau cùng của Kiếm Thần, Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác lập tức nghĩ tới điều gì đó, khẽ gật đầu, nói: "Kiếm Thần nói không sai."

"Hiện tại nếu Ngũ Ôn lão ma động sát tâm, ngược lại là chuyện tốt với Bùi Lăng."

"Nhưng nếu vẫn kéo dài như thế, mới là rắc rối nhất..."

Trân Giáng Huệ bình tĩnh nói: "Một trận chiến này, dù sao người ra mặt cũng là tổ sư Luân Hồi tháp"

"Bùi Lăng có thua, chỉ cần có thể còn sống cũng đủ khiến hậu nhân ghi khắc.

Đám người nghe vậy đều gật đầu.

Cự Sương thành.

Đại trận hoàn toàn mở ra, hơi khói màu ửng đồ mờ mịt như sương, che đậy vòm trời.

Trong thành rộn ràng, tất cả vẫn náo nhiệt như thường.

Trên đầu đường vắng vẻ nào đó, nhà dân tạm thời được thay đổi thành lữ quán, mấy tán tu kêu gọi nhau đi vào nơi ở riêng.

Bọn họ vừa vào phòng, toàn bộ trở tay đóng cửa kỹ càng, mở ra cấm chế, sau đó không kịp chờ đợi lấy ra linh thạch và đan dược vừa mới nhận được từ trong túi trữ vật.

Phương thiên địa này, tán tu sinh tồn gian nan, lần này có thể nhận được tư lương phong phú như vậy từ Luân Hồi tháp, là việc chưa từng nghe thấy.

Mặc dù có vài người kỳ vọng giữ lại những thứ này sử dụng sau, hoặc là truyền cho tử tôn hậu bối, nhưng phần lớn tán tu vẫn theo thói quen tu luyện đi đầu.

Từ kinh nghiệm sinh tồn tàn khốc trong quá khứ nói cho bọn họ biết, bất kỳ thiên tài địa bảo gì, chỉ có nhanh chóng chuyển hóa nó thành thực lực mới có thể bảo đảm bọn chúng luôn ở trên người mình, chứ không phải quay đầu lại mất đi trong đủ loại phương thức.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhà dần dầng lên từng đạo cấm chế, bên trong linh lực, chân nguyên, pháp lực đều bắt đầu dao động vận chuyển.

Một phương linh thạch lơ lửng lên, tản ra linh khí thuần túy dày đặc.

Đảm tán tu càng tu luyện, linh khí trong linh thạch lại càng nhiều như cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không có điểm dừng.

Sau khi những tán tu này tu luyện một khoảng thời gian phát hiện điểm ấy, lúc đầu còn cảm thấy rất kỳ quái nhưng thời gian dần trôi qua, trên mặt bọn họ bắt đầu lộ ra vẻ tham lam.

Theo việc tu luyện, khí tức của bọn họ càng ngày càng mạnh, vốn nội tình hỗn tạp không chịu nổi, thấp kém đơn bạc cũng bắt đầu trở nên hùng hậu hơn rất nhiều, khuôn mặt những tán tu này bắt đầu xảy ra sự biến hóa cực lớn, vẻ tham lam đã bộc lộ ra từ khóe mắt đuôi lông mày của bọn họ, chợt ngũ quan bọn họ bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, trong nháy mắt mặt mũi và thể xác của bọn họ đều xảy ra sự nhiễu sóng mãnh liệt như điên dại.

Ôi ôi... Ôi ôi ôi... Ôi ôi...

Trong nhà dân liên tiếp truyền ra tiếng thở dốc, thần thái trong mắt mấy tên tán tu này đã hoàn toàn tản đi, nước bọt đục vàng cuồn cuộn rơi xuống từ khóe miệng, đã hóa thành miếng thịt biết đi chỉ biết hấp thu linh khí linh thạch.

Khách sạn thành bắc.

Lầu nhỏ cửa riêng ở hậu viện.

Già trẻ lớn bé trọn vẹn trăm người, chính sảnh vốn rộng rãi đã bị chen lấn chật như nêm cối.

Ánh mắt mọi người đều vô cùng nóng bỏng tập trung vào bàn lớn Ở giữa.

Trên mặt bàn, xếp đống linh thạch cao như núi nhỏ, đất trống dưới bàn là từng bình đan dược, nhìn rực rỡ muôn màu, linh khí xung quanh vô cùng nổi bật.

Trong mắt mỗi người, lúc này đều vô cùng kích động, nhìn về phía một thanh niên hình dạng bình thường bên cạnh tộc trưởng cũng đầy khen ngợi.

Nếu không phải vị tộc nhân này biết được tin tức lần này Luân Hồi tháp miễn phí cho tài nguyên, thông báo toàn tộc bọn họ dìu già dắt trẻ chạy đến, cơ duyên to lớn như thế, sao đến lượt tiểu gia tộc như bọn họ?

Phát tài!

Lần này thật sự phát tài!

Nhiều linh thạch như vậy, nhiều đan dược như vậy, dù trong tộc tư chất đều không tốt, dựa vào đống tài nguyên này, bọn họ cũng có thể tích tụ ra một vị Trúc Cơ!

Từ đây, toàn bộ gia tộc bọn họ liền có căn cơ, không thể dao động địa vị ở quê nhà!

"Tu luyện trước!" Tộc trưởng lão luyện thành thục tỉnh táo lại trước, lập tức đưa ra quyết định: "Nhiều linh thạch như vậy, nhiều đan dược như vậy, không phải thứ ma gia tộc chúng ta có thể có được. Nhân lúc này toàn thành đều có thể nhận được tài nguyên, nhanh chóng tu luyện, có thể tu luyện bao nhiêu thì tu luyện bấy nhiêu. Còn lại, mang về để sau này sử dụng!"

Không cần tộc trưởng nhắc nhở lần thứ hai, tất cả mọi người lập tức ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ, bắt đầu tranh nhau chen lấn rút ra linh khí trong linh thạch.

Linh khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông như rả rích vô tận.

Đây là lần đầu tiên gia tộc này được hưởng thụ phương thức tu luyện xa hoa lãng phí như thế, trong chốc lát toàn bộ đắm chìm trong đó.

Chương 2282: Linh thạch miễn phí (2)

Chẳng mấy chốc, ánh mắt của bọn họ từ điên cuồng vui mừng, kích động, vừa lòng thỏa ý, tự hào, ước mơ... Chuyển thành tham lam thuần túy.

Sau đó khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, thể xác bắt đầu nhiễu sóng...

Không lâu sau, toàn bộ lầu nhỏ truyền ra tiếng "ôi ôi" như ống bế, nước bọt chảy xuôi đây đất.

Bên cạnh phủ thành chủ.

Nhà giàu có vội vàng thu thập ra, cửa ra vào mở rộng mặc cho sinh linh ra vào.

Sau khi vào cửa lớn, đi vòng qua bức tường, đi thẳng đến chính đường có thể trông thấy một cái bàn dài đặt ngang ở công đường.

Một bóng dáng áo bào đen ngồi sau cái bàn.

Hắn ta khoác một kiện áo choàng đen nhánh, mũ trùm ép xuống như che đậy khuôn mặt.

Nhưng nếu nhìn từ phía dưới, chỉ thấy bên trong áo choàng là một đoàn hơi khói ngũ sắc, ngoài ra không có vật gì.

Lúc này, sương mù trong áo choàng đột nhiên bắt đầu phun trào như thuỷ triều lên xuống.

Ngũ sắc xoay tròn xen lẫn, từng chút một hóa thành hình người, mặt mày lạnh lùng, khí chất nội liễm, toàn thân đao ý nghiêm nghị.

Chính là Bùi Lăng!

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lại một tán tu quần áo rách nát thận trọng đi đến, sau khi khom người thi lễ, căng thẳng nói: "vãn bối đến đây nhận linh thạch và đan dược ban cho miễn phí của Cự Sương thành."

Bóng người áo choàng không do dự chút nào, lúc này đưa tay kéo xuống một khối huyết nhục máu me đầm đìa từ trên người, đưa tới.

Tên tán tu này không hề hay biết, hoàn toàn không phát hiện có chỗ nào không đúng, hắn ta thầm thở phào, rất cung kính tiếp nhận huyết nhục.

Huyết nhục vừa chạm đến lòng bàn tay hắn ta lập tức hóa thành tỏa ra linh thạch ánh sáng lung linh, cùng từng viên đan dược óng ánh mượt mà.

Tán tu nhìn phần tư lương tu hành phong phú ngoài ý muốn trong tay, vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ: "Đa tạ tiền bối!

Đa tạ tiền bối, vãn bối vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của tiền bối..."

Hắn ta vừa nói vừa đi lui mà đi.

Lúc tên tán tu này mở miệng, rõ ràng không vận chuyển bất kỳ công pháp gì, nhưng linh lực bên trong linh thạch và đan dược lại chủ động chui vào trong cơ thể tên tán tu này, khí tức của hắn ta nhanh chóng tăng lên, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên vô cùng tham lam.

Sau khi hắn ta rời đi, chẳng mấy chốc lại có một tên tán tu sắc mặt lo lắng đi đến...

Chẳng mấy chốc, lần lượt có ba tên tán tu đều lấy được tư lương đã nói trước đó từ trong tay bóng người áo choàng.

Tán tu thứ tư cũng đi đến, vừa hành lễ, chưa nói chuyện, bóng người áo choàng đột nhiên mở miệng: "Quên!"

"Chú!"

Ba tên tán tu đã vừa nhận được tư lương sắp rời khỏi tòa phủ đệ này lập tức không kịp kêu thảm, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ!

Tán tu thứ tư giống tán tu phía trước, không hề cảm thấy chỗ nào có vấn đề, hắn ta kích động lại vội vàng tiếp nhận huyết nhục, huyết nhục hóa thành linh thạch và đan dược trong ánh mắt hắn ta.

Ngay sau đó...

Xoạt!

Bóng người áo choàng đột nhiên chém ra một đạo đao khí huyết sắc.

Bịch!

Lúc này đầu tán tu thứ tư bay lên cao cao, máu tươi phun ra từ trong lồng ngực, bắn tung toé toàn bộ chính đường, linh thạch và đan dược trong tay hắn ta cũng biến mất không thấy gì nữa...

Trong hư không, hơi khói ngũ sắc mờ mịt như sương tản khắp vòm trời, như mây như tản.

"Ngũ Ôn" tổ sư đứng chắp tay, bình tĩnh quan sát Bùi Lăng đang nghĩ trăm phương ngàn kế giãy giụa trong [Một Phương Tịnh Thổ l.

1Đôi mắt tổ sư thâm thúy như đêm, hiện ra hào quang kì dị như vòng xoáy, xoay tròn biến ảo.

[Một Phương Tịnh Thổ] dần hóa thành cảnh tượng trong Cự Sương thành.

Chỉ thấy Bùi Lăng khoác áo bào đen, không nhúc nhích ngồi trong vườn hoa bên cạnh phủ thành chủ, hơi khói ngũ sắc bốc hơi quanh người như chướng như lệ, xen lẫn hừng hực.

Trong thành tán tu vẫn lui tới rộn ràng, bầu không khí lại xảy ra biến hóa từng chút một.

Tất cả tu sĩ đến vì linh thạch và đan dược đều bị lực lượng của Bùi Lăng ăn mòn vô cùng kỳ quặc.

Tiếng "ôi ôi" như yêu thú vô trí quanh quẩn trong các ngõ ngách thành trì, linh khí hùng hậu cuồn cuộn tiêu tán, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

"Ngũ Ôn" tổ sư mặt không đổi sắc, nếu người trúng [Một Phương Tịnh Thổ] là tên tu sĩ Hợp Đạo bình thường, lúc này những tán tu trong thành sẽ chi tâm thần vặn vẹo, trở nên càng ngày càng tham lam...

Nhưng nội tình của tiểu bối Trọng Minh tông này quá thâm hậu, mặc dù tu vi chỉ Hợp Đạo nhưng lực lượng lại có thể khiến tán tu dị biến thành điên dại như trong Vĩnh Dạ hoang mạc lại mơ hồ có khí tượng của vị Đọa Tiên sâu trong hoang mạc!

Nếu căn cơ vượt qua sự tưởng tượng, thật sự giao thủ chính diện với hắn ta, chắc đối phương có thể chống đỡ trên tay hắn ta một khoảng thời gian rất dài...

Thế nhưng, một trận chiến này, mục đích thực sự của hắn ta không phải tranh đoạt nội tình của Bùi Lãng như ngụy đạo đã nghĩ... Mà là giáo hóa tiểu bối Trọng Minh tông này!

Nửa tháng trước: "Ngũ Ôn" tổ sư để trưởng lão Luân Hồi tháp Tần Mật hay làm việc thiện trong Cự Sương thành, không hỏi lai lịch, không hỏi tu vi, cho tất cả tán tu đường xa mà đến mỗi người một phần linh thạch đan dược.

Chương 2283: Thánh tháp giáo hóa

Sinh linh sinh ra tham lam, từ trong bụng mẫu chưa tạo ra thân trí đã vô thức đòi lấy của thiên địa, xưa nay không biết tiết chế và kính sợ.

Sau khi sinh dục, càng trưởng thành càng hạch sách không ngừng, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tu sĩ tụ tập đến Cự Sương thành cũng là như thế.

Hiện tại [Một Phương Tịnh Thổ] của hắn ta là mượn sân bãi Cự Sương thành này, lấy Bùi Lăng làm hạch tâm để diễn hóa sự cướp giật và ký sinh của những hạng người tham lam kia với phương thế giới này.

Sinh linh này như sâu mọt, trăm hại mà không một lợi.

Thậm chí bọn họ cũng không cần làm gì, chỉ tồn tại cũng là gánh nặng của thiên địa, u ác tính của thế giới!

Ở trong Cự Sương thành, tất cả nguồn gốc linh thạch và đan dược đã từng và hiện tại đều đã bị thay thế thành đạo uẩn của Bùi Lãng!

Tất cả cũng như chúng sinh trong thiên hạ hôm nay, không ngừng không nghỉ đòi lấy và cướp đoạt từ thiên địa gánh chịu sinh dục bọn họ!

Hiện tại tiểu bối Trọng Minh tông này chỉ có hai lựa chọn.

Một là bị sinh linh trong Cự Sương thành này chia cắt một thân tu vi, công pháp, thần thông, pháp lực, thủ đoạn tất cả nội tình, từng bước xâm chiếm gần như không còn, cuối cùng thân tử đạo tiêu; thứ hai là nhân lúc lực lượng không bị chia cắt hoàn toàn, tàn sát một nửa sinh linh trong Cự Sương thành!

Nếu là cái trước, vậy nói rõ kẻ này chỉ có thiên phú và thực lực nhưng không có tư cách cứu thế, bị giết cũng là chuyện đương nhiên. Chết ở trong [Một Phương Tịnh Thổ] vừa hay trở thành phân bón có sẵn, trả lại thiên địa, vì thế giảm bớt một chút gánh nặng cho phương thế giới này, nếu là cái sau... Đó là một trận giáo hóa thành công!

Mỗi một hành động của tu sĩ cấp cao đã không phải hai chữ "quy củ" có khả năng trói buộc, từ trên căn bản xung quanh bọn họ chỉ có đạo tâm!

Mỗi tiếng nói hành động đều lộ rõ đạo tâm.

Thực tiễn không ngừng, cần mẫn không thôi, mới có thể tuân theo chỉ dẫn từ nơi tối tăm, tìm tới con đường căn bản của mình.

Chỉ khi tìm ra con đường của mình, mới có thể tiến thêm một bước, có được tư cách phi thăng!

Hành động đạo tâm dẫn đạo tu sĩ, ngược lại hành động của tất cả tu sĩ cũng sẽ ảnh hưởng bởi đạo tâm.

Bởi vậy, chỉ cần tiểu bối Trọng Minh tông này bắt đầu tru sát sinh linh trong thành, thực lực của đối phương sẽ bắt đầu khôi phục.

Theo quy tác trong [Một Phương Tịnh Thổ], đạo tâm cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác hướng về Thánh tháp sau khi lần lượt giết chóc.

Cho đến khi kẻ này đồ diệt một nửa sinh linh trong thành, tu vi sẽ hoàn toàn khôi phục, tôn chỉ cứu thế nhất quán từ trước đến nay của Thánh tháp cũng hóa thành đạo tâm chân chính của hắn!

Đến lúc đó, địa vị của tiểu bối Trọng Minh tông sẽ thay đổi, bái nhập Thánh tháp, cũng tâm ý tương thông với Thánh tháp, giống tiền bối các đời Thánh tháp coi giữ gìn hòa bình thế giới, giúp đỡ đại nghĩa thiên địa là tâm nguyện suốt đời!

Ngoại trừ cái đó ra, tiểu bối Trọng Minh tông này sẽ không còn có đường khác!

Nếu tu vi của đối phương cũng là Độ Kiếp, lấy nội tình vô cùng hùng hậu, thiên phú kinh tài tuyệt diễm, trong tình huống trả giá đắt, ngược lại còn có thể cưỡng ép tránh thoát [Một Phương Tịnh Thổ] của hắn ta.

Nhưng bây giờ... Chỉ cần "Ngũ Ôn" tổ sư không đi phá vỡ quy tắc trong [Một Phương Tịnh Thổ] của mình, Bùi Lăng cũng chỉ có thể hãm sâu trong đó, cuối cùng hoặc bị chia ăn đến chết, hoặc là bị giáo hóa triệt để...

Trong [Một Phương Tịnh Thổ .

1Tiếng lưỡi đao xé gió như thủy triều bành trướng, liên miên không dứt, đao khí huyết sắc giăng khắp nơi như một tấm lưới lớn tỉnh mịn, trải ra toàn bộ thiên địa.

Chỗ đi qua, huyết nhục trộn lẫn cặn xương, nội tạng đủ loại đều xoắn thành mưa bụi màu đỏ, phun ra như mưa, chiếu rọi trời cao ửng đỏ xinh đẹp như trời sập.

Cát vàng liên miên đã sớm bị nhiễm thành màu giáng đỏ, hài cốt di cốt bồng bềnh vẩy ra, tản mát đây đất.

Lúc ánh sáng lạnh lập lòe, từng đầu ma vật bị chém thành biển thịt, diệt sát tại chỗ.

Nhưng số lượng bọn chúng như vô cùng vô tận, cho dù đất cát trong tầm mắt cũng đã bao trùm một tầng huyết nhục thật dày, tu vi khí tức Bùi Lăng chỉ vừa có chỗ khôi phục, lập tức lại có càng nhiều ma vật xông lên, răng nhọn rét lạnh cắn xé, huyết nhục văng tung toé...

Thời gian dần trôi qua, khí tức Bùi Lăng không còn hạ xuống mà càng ngày càng mạnh.

Sắc mặt hắn hờ hững, trên dưới cả người vết thương chồng chất, vài chỗ lộ ra xương cốt trắng hếu, vết máu thẩm thấu huyền bào, thuận theo ống tay áo vạt áo nhanh chóng nhỏ xuống, trộn lẫn với dòng máu của rất nhiều ma vật, cùng cát vàng nặng nề.

Thủ đoạn của "Ngũ Ôn" tổ sư đã hơi áp chế không nổi [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Chỉ có điều, đây không phải chuyện gì tốt với Bùi Lăng!

Điều này nói rõ uy năng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] đã dần tiếp cận tiên thuật.

Hiện tại ngay cả tu vi Hợp Đạo hậu kỳ mà hắn cũng chưa thể khôi phục!

Càng quan trọng hơn là, cho tới nay vị tổ sư này chỉ dùng một chiêu!

Nhìn qua ma vật còn đang liên tục không ngừng lao về phía mình, Bùi Lăng không do dự nữa, lập tức mặc niệm trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện."

Chương 2284: Chúng sinh tham lam

"Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

Hiện tại hắn đã không thể thi triển tiên thuật này!

Nhưng dù hắn hoàn toàn mất đi tiên thuật này, thậm chí lãng quên, hệ thống đã thu nhận sử dụng vẫn có thể tu luyện từ đầu!

Trên thực tế, đi đầu tiên lộ này cho đến bây giờ, Bùi Lăng vẫn luôn cố gắng không sử dụng hệ thống.

Chỉ có lần trước đối mặt với Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác, hắn vì cứu tính mệnh nàng mới dùng một lần...

Một là vì hệ thống có quá nhiều nhân tố không xác định, lúc thực chiến, nhất là sử dụng với đối thủ cực kỳ cường hãn trong thực chiến, mạo hiểm quá lớn.

Thứ hai là vì với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không cần hệ thống, bất kỳ một vị Tông Chủ nào của chín môn phái lớn, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn!

Chỉ có điều, tông môn ma đạo còn không tuân quy củ hơn sự tưởng tượng của hắn!

Cả tông Thiên Sinh giáo chiến một mình hắn, Luân Hồi tháp trực tiếp để tổ sư ra trận!

Nếu hiện tại không dốc hết sực, chỉ sợ mình thật sự cách cái chết không xa!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ chịu trọng thương, cần lập tức trị liệu..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo uẩn của ký chủ thiếu thốn, cần lập tức bổ sung..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo tâm ký chủ sinh ma, cần lập tức trừ tận gốc tâm ma..."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu trị liệu cho ngài...

Tiếng nhắc nhở chưa rơi xuống, ma vật đã cuốn tới như thủy triều.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, Cửu Phách Đao chấn động, chỉ một thoáng chém ra vô số đao khí.

Huyết sắc trào lên hư không như là sông rộng gào thét, cuồn cuộn mà chảy, lưỡi đao liên tiếp phá không rít gào, theo tiếng động nặng nề khi lưỡi đao đâm vào thân thể, huyết nhục hắt vẫy đây trời như mưa.

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Tất cả ma vật vừa cắn xé huyết nhục trên người Bùi Lăng, trong nháy mắt đã bị đao khí trảm diệt.

Chân cụt tay đứt như là lá rụng bay ra bốn phương tám hướng, cát vàng đã thẩm thấu dòng máu đủ che mất cá chân.

Trong chớp mắt sinh cơ ma vật biến mất, khí tức Bùi Lăng lập tức khôi phục một đoạn.

Ma vật coi như không thấy tình cảnh máu tanh này, tiếp tục gào thét lao về phía hắn, không chịu chút trở ngại nào.

Ngay chớp mắt ma vật tiếp theo sắp tiếp cận, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục], khuôn mặt thể xác kéo theo cả áo bào trang sức lập tức xảy ra sự biến hóa nhanh chóng.

Áo bào xám che đậy thân thể, bên hông đeo Lưu Ly tháp Xích Ảnh, khuôn mặt già nua tiều tụy... Lại hóa thành "Ngũ Ôn" tổ sư!

Ngay sau đó, ma vật nhảy lên một cái, hung hăng cắn vào trong cổ của hắn, kéo xuống một khối thịt vết máu đầm đìa.

Nhưng Bùi Lăng không cảm thấy đau đớn, khí tức cũng không hạ xuống, hệ thống uỷ thác cũng không có dấu hiệu bị cắt ngang.

Hắn lập tức khẽ giật mình.

Không đợi hắn biết rõ đây là có chuyện gì, đã thấy thân thể bị hệ thống điều khiển, nhân lúc nơi này vắng vẻ, lại đánh một đao về phía triều cường ma vật còn đang không ngừng hiện ra ở nơi xa.

Xoạt!

Đao khí huyết sắc cô đọng như một tuyến, bay tới nửa đường âm vang bộc phát như một đạo thành quách huyết sắc cao lớn nguy nga, lấy khí thế trùng điệp đẩy ngang ra.

Nơi xa có mấy chục con ma vật gào thét, trong khoảnh khắc hóa thành huyết vũ đây trời, phiêu tán theo gió, tẩm bổ cát sỏi.

Trong chớp mắt những ma vật này mất mạng, khí tức của Bùi Lăng trực tiếp khôi phục một mảng lớn!

Cự Sương thành.

Trong dinh thự xinh đẹp bên cạnh phủ thành chủ.

Chính đường.

Bóng dáng áo choàng yên tĩnh ngồi sau bàn dài, không có bất kỳ khí tức và dao động gì truyền ra như gỗ đá không có chút sinh cơ nào.

Bỗng nhiên, hắn bộc phát ra vô số đao khí huyết sắc.

Mấy tán tu vừa nhận lấy linh thạch và đan dược, chưa đi ra phủ đệ lập tức bị chém giết tại chỗ, thi thể chia năm xẻ bảy, dòng máu chảy ra vẩy xuống đầy đất.

Hòn non bộ hồ nước lớn, đình viện hoa xum xuê liễu xanh biếc ban đầu, chỉ một thoáng hóa thành luyện ngục nhân gian, vô cùng thê thảm.

Dưới áo choàng, khí tức Bùi Lăng lại có chỗ khôi phục.

Chẳng mấy chốc, lại có một nhóm tán tu đến đây, bọn họ đi thẳng qua trung đình huyết nhục đây đất, hoàn toàn không có cảm giác tình huống nơi này có bất kỳ điều gì không ổn, cũng như tu sĩ tới trước đó, sau khi vô cùng cẩn thận tiến vào chính đường, đều rất cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi, nói rõ ý đồ đến.

Bóng người áo choàng phía sau bàn dài không rên một tiếng, khuôn mặt bên dưới mũ trùm đột nhiên xảy ra thay đổi, thể xác cũng biến ảo theo, chẳng mấy chốc bóng dáng trong áo choàng từ Bùi Lăng hóa thành "Ngũ Ôn" tổ sư.

"Ngũ Ôn" tổ sư áo choàng giống với Bùi Lăng trước đó, nghe được tán tu tới nhận linh thạch và đan dược lập tức kéo xuống một khối huyết nhục vết máu đầm đìa từ trên người, đưa tới.

Chương 2285: Chúng sinh tham lam (2)

Tán tu vẫn không phát hiện chút vấn đề nào, nói lời cảm tạ tiếp nhận huyết nhục, huyết nhục lập tức hóa thành một viên linh thạch mới cắt chém chỉnh tề cùng đan dược óng ánh mượt mà.

"Tạ ơn tiền bối! Tiền bối ân điển, vãn bối vĩnh viễn không quên..."

Những tán tu này vô cùng cảm kích cáo lui, chưa rời khỏi chính đường, linh khí trong linh thạch cùng dược lực trong đan dược đã chủ động hòa vào trong cơ thể của bọn họ.

Vẻ mặt đám tán tu lập tức trở nên vô cùng tham lam.

Ngay lúc bọn họ bước ra cánh cửa, vừa đi đến bên ngoài sân nhỏ, bóng người áo choàng lập tức ra tay chém ra một đạo đao khí lăng lệ.

Đao khí như điện, trong khoảnh khắc vượt qua những tán tu này, hướng về nơi xa...

Trong Cự Sương thành.

Vốn thành lớn vô cùng ồn ào dần yên tĩnh lại.

Trên đường dài, mặc dù còn có một số đám người đi lại nhưng phần lớn khách sạn, động phủ, nhà dân... Lại dần im lặng.

LÀA+" A+ Un Tiếng "ôi ôi" như dã thú vang lên từ các ngõ ngách.

Đột nhiên, đao khí huyết sắc như cá bơi phá sóng cắt nát hư không, xuất hiện trên trời cao, sau đó ầm vang rơi xuống khách sạn ở nơi nào đó!

Lúc này, đám tán tu đang tu luyện trong khách sạn ánh mắt tan rã, từ đầu tới đuôi đều tản ra vẻ tham lam mãnh liệt, thần trí hoàn toàn tan biến, đã là cái xác không hồn chỉ biết đòi lấy linh cơ, không hề có chút sức chống cự nào khi đối mặt với đao khí huyết sắc từ trên trời giáng xuống, chôn vùi tại chỗ.

Linh thạch, đan dược lơ lửng ở trước mặt bọn họ, dường như tu luyện thế nào cũng không hấp thu hết, cùng lúc biến mất vô tung.

Trong dinh thự xinh đẹp bên cạnh phủ thành chủ Cự Sương thành.

Chính đường.

Bóng người áo choàng vừa chém ra một đao, tiếng bước chân lẹt xẹt vang lên ngoài cửa, lại có tán tu đến đây.

"Bái kiến tiền bối, chúng ta đường xa mà đến muốn nhận lấy linh thạch, đan dược..." Sau khi người kia đi vào trong khom mình hành lễ, thấp thỏm nói.

Bóng người áo choàng không chút do dự, lập tức kéo xuống một khối huyết nhục tươi mới từ trên người, đưa cho hắn ta.

Tán tu rất cung kính duỗi ra hai tay nhận lấy, huyết nhục rơi vào lòng bàn tay hắn ta lập tức hóa thành linh thạch và đan dược linh khí tràn đầy.

"Đa tạ tiền bối! Đa tạ Cự Sương thành!" Vẻ mặt tán tu phấn chấn, cáo lui rời đi.

Hắn ta chưa đi ra tòa phủ đệ này, toàn bộ vẻ hưng phấn kích động trên mặt đã hóa thành tham lam.

Ngay sau đó, lại có mấy tên tán tu kết bạn mà tới...

Trời cao mênh mông, ngũ sắc tản khắp.

"Ngũ Ôn" tổ sư vẫn đạp không mà đứng, vẻ mặt bình thản.

Hắn ta nhìn [Một Phương Tịnh Thổ] trước mắt, trong con ngươi lại hiện ra cảnh tượng Cự Sương thành.

Thương thế của Bùi Lăng càng ngày càng nặng, lực lượng bị phân đi càng ngày càng nhiều nhưng khí tức lại bắt đầu mạnh lên khác thường.

"Ngũ Ôn" tổ sư hơi ngạc nhiên, thuật pháp trên người tiểu bối này có lai lịch cực kỳ không tầm thường!

Chỉ tiếc, lần này đối phương gặp phải hắn ta!

Lúc này, Bùi Lăng lại ra tay ở trong thành, mấy đạo đao khí huyết sắc phá không mà ra, giết sạch tán tu vừa nhận được linh thạch và đan dược.

Nhìn tình cảnh huyết nhục văng tung tóe: "Ngũ Ôn" tổ sư vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt!

Hiện tại tiểu bối này giết càng nhiều càng tốt!

Chờ hắn giết một nửa sinh linh trong thành, có thể uốn nắn đạo tâm của đối phương!

Hậu bối sát phạt quả quyết, thực lực cường hãn như thế, nếu không thể dẩn thân vào cứu vớt phương thiên địa này, chẳng lẽ không phải vô vi tầm thường?

Đang nghĩ ngợi, đã thấy khí tức Bùi Lăng đột nhiên biến hóa, thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng cải biến, trong chớp mắt khí tức dung mạo của tiểu bối này giống như đúc "Ngũ Ôn" tổ sư!

"Ngũ Ôn" tổ sư yên tĩnh nhìn tình cảnh này, ngay sau đó...

Hắn ta cảm thấy trên cổ mình đột nhiên xuất hiện một trận đau đớn, chợt dòng máu tuôn ra, lại bị răng nhọn vô hình kéo xuống một khối huyết nhục!

Lúc máu tươi bắn tung toé, khí tức của "Ngũ Ôn" tổ sư lập tức suy yếu hơn chút.

"Ngũ Ôn" tổ sư nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tên tán tu cầm linh thạch và đan dược.

Tán tu kia luôn miệng nói lời cảm ơn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tư lương tu hành vừa lấy được đến tay, trong mắt tổ sư, thứ mà tán tu cầm trong tay không còn là đạo uẩn của Bùi Lăng, mà là đạo uẩn của hắn ta!

Tu vi chưa tới Độ Kiếp, lại có thể thâu thiên hoán nhật ở trong [Một Phương Tịnh Thổ] ?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đã thấy một tên tán tu nữa tiến vào chính đường hành lễ, cầm linh thạch và đan dược từ trong tay bóng người áo choàng.

Ngay lúc hắn ta nói lời cảm tạ, trên người "Ngũ Ôn" tổ sư lại bị kéo xuống một khối huyết nhục, sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Khí tức của tổ sư lại giảm xuống một chút.

"Ngũ Ôn" tổ sư không chờ đợi tiếp nữa, lúc này ra tay, chỉ một ngón tay về phía tên tán tu cầm đạo uẩn của hắn ta.

Huyết quang đầy trời như sương mù như mây.

Tên tán tu kia không có chút sức phản kháng nào, ngã lăn ra tại chỗ, toàn bộ thể xác nổ tung như pháo hoa, đều đều rải khắp đình viện to như vậy.

Hắn ta bị diệt sát ngay tại chỗ, thương thế và khí tức của "Ngũ Ôn" tổ sư lại không có ý khôi phục.

Chương 2286: Chiếu rọi nguồn gốc

Khí tức của Bùi Lăng trong [Một Phương Tịnh Thổ] lại đột nhiên tăng trưởng một đoạn.

Thấy thế: "Ngũ Ôn" tổ sư ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thủ đoạn của tiểu bối này có thể lừa gạt quy tắc trong Một Phương Tịnh Thổi Điều này khiến hắn ta nghĩ tới một vị nào đó đã từng tồn tại...

Lúc đang suy nghĩ, đã thấy trong dinh thự bên cạnh phủ thành chủ Cự Sương thành, lại có tán tu mới đi vào bên trong, sau khi hành lễ ân cần thăm hỏi, thuận lợi lấy được một khối huyết nhục từ tay Bùi Lăng hóa thành dáng vẻ "Ngũ Ôn" tổ sư.

Huyết nhục mới tới tay tán tu, lập tức hóa thành linh thạch và đan dược linh quang lấp lánh.

Trên trời cao, trên người bản tôn "Ngũ Ôn" tổ sư lại bị lực lượng từ nơi tối tăm giật xuống một khối huyết nhục, huyết hoa bắn tung toé, khí tức lại hạ xuống.

"Ngũ Ôn" tổ sư mặt không đổi sắc, lúc này đánh ra một pháp quyết phong cách cổ xưa.

Cự Sương thành, Bùi Lăng hóa thành dáng vẻ tổ sư, dưới chân hắn ta vốn trải thảm nỉ thật dày, đột nhiên bắt đầu vô cùng mềm mại, ngay sau đó một dòng máu màu đỏ thẫm thẩm thấu ra, nhanh chóng dâng lên.

Từng mặt tấm gương chậm rãi hiện ra dòng máu.

Hình dạng những tấm gương này hẹp dài, có thể thấy toàn thân, nhìn từ vẻ ngoài đều giống nhau như đúc, dường như được phục khắc ra từ cùng một mô hình, khí tức cổ xưa, lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run.

Mặt kính màu ửng đỏ như ngay máu tươi đang trượt xuống, tản ra mùi máu tanh cuồn cuộn, khung kính như là hoa cỏ quấn nhánh lại như con mắt quấn quanh từng tầng, đan xen từng đống, con ngươi âm u lạnh lẽo.

Không biết do người nào chạm trở lại sinh động như thật, mỗi đường mỗi nét đều như chân thực, mỗi một con mắt đều máu me đầm đìa, trầm mặc nhìn bốn phương tám hướng, như chuông đồng treo dưới mái hiên của rất nhiều tháp ở Luân Hồi tháp.

Rất nhiều huyết kính xuất hiện, vừa dâng lên đã bao vây Bùi Lăng ở chính giữa.

Thân thể phía dưới áo choàng vẫn duy trì dáng vẻ "Ngũ Ôn" tổ sư, nhưng trong tất cả mặt kính huyết sắc lại hiện rõ ra dáng vẻ của Bùi Lăng.

Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân rất nhỏ, ba năm tên tán tu cách ăn mặc keo kiệt, phong trần mệt mỏi cẩn thận đi vào, cung kính hành lễ: "Vãn bối đến đây nhận tư lương tu hành mà Cự Sương thành hứa hẹn..."

Sau bàn dài, Bùi Lăng duy trì dáng vẻ "Ngũ Ôn" tổ sư không nhúc nhích, nhưng Bùi Lăng được chiếu rọi ra từ trong tất cả huyết kính lại trực tiếp đưa tay, chộp một cái về phía thân thể của mình.

Lúc bọn họ đang muốn kéo xuống huyết nhục từ trên người chính mình, một tầng bóng tối dày đặc như thực chất đột nhiên xuất hiện, che đậy tất cả mặt kính.

Loại bóng tối này khác biệt rất lớn với màn đêm bình thường, có thể ngăn cách ánh mắt, ngăn chặn thần niệm, chính là [Minh Thiên Chỉ Vụ] !

Toàn bộ mặt huyết kính bị che kín, không thể soi sáng ra dáng vẻ Bùi Lăng, thể xác phía dưới áo choàng bị hệ thống điều khiển, lại kéo xuống một khối huyết nhục từ trên người, giao cho những tán tu này.

Đám tán tu không hề phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, sau khi rất cung kính tiếp nhận huyết nhục, nhìn qua huyết nhục biến thành linh thạch, đan dược, thiên ân vạn tạ rời đi.

Trên trời cao, trên người "Ngũ Ôn" tổ sư lại thiếu một khối huyết nhục, khí tức lại hạ xuống.

Áo bào xám phất phơ, pháp quyết trong tay hắn ta biến đổi.

Cự Sương thành, chính đường trống rỗng đột nhiên truyền ra tiếng ào ạt.

Trần nhà trang trí xa xỉ tinh tế, bốn vách tường, mặt đất như là mưa dột, nhanh chóng tuôn ra dòng máu.

Trong dòng máu lại lộ ra một màu xanh biếc dày đặc như cỏ xỉ rêu, trong xanh ngắt mang theo khí tức âm u dày đặc, nhanh chóng lan tràn khắp nơi.

Vốn vết máu đỏ tươi lại bị cỏ xỉ rêu chiếu rọi, thể hiện ra màu đỏ tối.

Tiếng nước chảy nhanh chóng tăng lớn, đảo mắt đã từ tí tách rải xuống, biến thành cuồn cuộn như thác nước.

Trong cả căn phòng này, chỉ một thoáng tràn đầy nguy hiểm, khí tức không rõ.

Cùng lúc đó, tất cả mặt huyết kính cũng theo đó chảy ra máu tươi ào ào.

Bóng tối vốn đang bao trùm trên mặt kính lại như tro bụi bị dòng máu cọ rửa xuống, bóng tối tản đi từng chút một, lộ ra mặt kính ban đầu, màu sắc đỏ thắm róc rách chảy xuôi.

Trong mặt kính lại soi sáng ra cảnh tượng, huyết kính có to có nhỏ đều phản chiếu bản tướng của Bùi Lăng.

Ngay lúc này, lại có một tên tán tu đi xuyên qua đình viện đến đây.

Hắn ta vừa đi qua cánh cửa, giẫm một cước vào dòng máu không đến đầu gối, vết máu màu đỏ thắm lập tức rót vào giày đen của hắn ta, mùi tanh dày đặc như thực chất đập vào mặt.

Từng khối cỏ xỉ rêu màu xanh tối chìm nổi trong dòng máu, không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Theo dòng máu bị tán tu bước vào lay động, thỉnh thoảng đụng vào ống quần đối phương.

Tên tán tu này lại không hề hay biết cứ như không nhìn thấy tình cảnh kinh khủng quái đản trước mắt, hắn ta lội dòng máu đi đến bên cạnh bàn dài, hành lễ ân cần thăm hỏi, đòi lấy tư lương tu hành.

Nghe vậy, Bùi Lăng trong một mặt huyết kính lập tức đưa tay chụp vào cổ của mình; Bùi Lăng trong mặt huyết kính thứ hai kéo đùi; Bùi Lăng trong mặt huyết kính thứ ba chập ngón tay lại như dao, khoét ánh mắt của mình; Bùi Lăng trong mặt huyết kính thứ tư bắt đầu xé rách da đầu của mình...

Chương 2287: Có thể chống đỡ bao lâu?

Ngay lúc Bùi Lăng trong kính sắp tách rời huyết nhục trên người, bóng người áo choàng đứng ở trong bàn dài bị hệ thống điều khiển đột nhiên há miệng, im ắng phun ra một chữ ngắn gọn.

Quy tắc [Một Phương Tịnh Thổ] lập tức xảy ra sự thay đổi nào đó.

Máu tươi trong chính đường đột nhiên chảy ra theo quỹ tích tới, rút lui trở về.

Thẳm nỉ quay về về nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác dinh dính ẩm ướt trong khe hở không còn sót lại chút gì.

Cỏ xỉ rêu đã bắt đầu lan tràn cũng nhanh chóng tiêu tán, bàn tay tất cả Bùi Lăng trong từng mặt huyết kính sắp đụng phải huyết nhục của mình, trong nháy mắt ngừng lại, dựa theo độ cong lúc bọn họ đưa lên, dùng cách độc nhất vô nhị lui về.

Động tác của Bùi Lăng trong từng mặt kính lui trở về ban đầu, dòng máu tích ra trên mặt đất chia ra một bộ phận chảy về mặt kính, bóng tối vừa bị dòng máu cọ rửa đi lại bao phủ tất cả mặt kính.

Tán tu tiến vào nơi đây không có bất kỳ phản ứng gì với toàn bộ quá trình này, dù là dòng máu, cô xỉ rêu trong chính đường hay Bùi Lăng sử dụng pháp tắc, đều không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả nào với hắn ta.

Tán tu hoàn toàn không biết gì cả, vẫn duy trì dáng vẻ cung kính thấp thỏm, khom mình hành lễ bên cạnh bàn dài, chờ đợi nhận lấy tài nguyên.

Cho tới lúc này, cuối cùng sự rút lui trong chính đường đã dừng lại.

Dòng máu ào ạt tiếp tục chảy xuôi, máu tuôn ra như suối trên huyết kính như nước mưa tẩy trần, nhanh chóng tẩy đi bóng tối bao trùm.

Mặt kính màu ửng đồ lại lộ ra.

Chỉ có điều, lần này bóng người trong kính từ bản tướng Bùi Lăng hóa thành "Ngũ Ôn" tổ sư.

"Ngũ Ôn" tổ sư trong mặt huyết kính thứ nhất đưa tay chụp vào cổ mình; "Ngũ Ôn" tổ sư trong mặt huyết kính thứ hai đưa tay kéo bắp đùi mình; "Ngũ Ôn" tổ sư trong mặt huyết kính thứ ba...

Tất cả đều giống như đúc vừa rồi!

Khác biệt duy nhất là Bùi Lăng trong tất cả huyết kính đều biến thành "Ngũ Ôn" tổ sư!

Nhưng ngay sau đó tất cả huyết kính như là tuyết đọng gặp mặt trời, nhanh chóng hòa tan.

Dòng máu cuồn cuộn trổ ra, dường như chưa hề xuất hiện.

Huyết kính tan thành mây khói, trong chớp mắt đã không thấy chút dấu vết nào.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển cũng đưa tay chụp vào thân thể mình...

Ngay sau đó: "Ngũ Ôn" tổ sư trên trời cao lập tức cảm thấy trong nhục thân truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, một khối huyết nhục máu me đầm đìa bị mạnh mẽ kéo xuống từ trên người hắn ta.

Đã thấy trong Cự Sương thành phía dưới, Bùi Lăng lại dùng thân phận của hắn ta xé rách huyết nhục từ trên người, giao cho tán tu đến đây...

Tán tu tiếp nhận huyết nhục, huyết nhục hóa thành linh thạch, tân tu nói lời cảm tạ rời đi.

Nhìn tình cảnh này: "Ngũ Ôn" tổ sư không hề để ý tới những tán tu kia, lúc này đưa tay, cách không chộp vào khuôn mặt Bùi Lăng.

Trong thành, chính đường dinh thự.

Trong hư không trung lập tức hiện ra lít nha lít nhít huyết trảo, tranh nhau chen lấn chụp vào khuôn mặt Bùi Lăng.

Những huyết trảo này xuất hiện bất ngờ, đều ẩn chứa hàn ý và khí tức khủng bố cuồn cuộn khó nói nên lời.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, sắc mặt bình tĩnh không lay động, trực tiếp giơ Cửu Phách Đao lên.

Huyết nhận to lớn nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu, khí thế cả người hắn đột nhiên thay đổi, trông nguy nga cao xa, sắc bén kinh khủng, cuồn cuộn tiêu tán, khí thôn vạn dặm.

Trong nháy mắt, huyết nhận gào thét rơi xuống như trời nghiêng.

Oanh! !!

Đao khí trào lên gào thét như đại dương màu đỏ ngòm tuỳ tiện bành trướng, trong chớp mắt trảm vào từng huyết trảo, bộc phát ra uy năng xung kích cường đại.

Lực trùng kích liên tiếp như là hồ nước gợn sóng lúc mưa rào, một vòng chưa tản một vòng lại lên, từng tầng dập dờn như sóng.

Tu sĩ Độ Kiếp kỳ và Hợp Đạo kỳ giao thủ, vốn có thể dễ như trở bàn tay san cả tòa Cự Sương thành thành đất bằng.

Nhưng lúc này uy năng đáng sợ như vậy không tạo thành chút phá hoại nào ở trong thành.

Tất cả dư chấn như dời núi lấp biển đều bị bốn vách tường trong chính đường ngăn trở.

vách tường điên cuồng run rẩy, từng vết nứt to lớn xuất hiện nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, như xưa nay chưa từng bị phá hoại.

"Ngũ Ôn" tổ sư vội vàng kiềm chế lực đạo, đao khí của Bùi Lăng lại vượt mức bình thường, hai người đối đầu một lần suýt nữa trực tiếp phá vỡ quy tắc trong [Một Phương Tịnh Thổ] !

Tổ sư nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết quái đản, khách sạn, nhà dân, động phủ trong Cự Sương thành... Đều bị mở ra cấm chế, từng tu sĩ ăn mặc không tính là hoa lệ, bước chân cứng ngắc đi ra.

Ngay lúc bọn họ mở ra cửa lớn, có thể thấy bên trong có từng khối linh thạch lơ lửng giữa không trung, vẫn tản ra linh khí vô cùng thuần túy.

Thần thái trong mắt những tu sĩ này đã biến mất, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy vẻ tham lam vô cùng mãnh liệt, ngoài ra không có bất kỳ biểu cảm gì. Thể xác thì nhiễu sóng đọa hóa, trông khá giống với đám điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Sau khi bọn họ ra cửa đi đến phố dài, không dự chút nào đều đi đến dinh thự xinh đẹp ở bên cạnh phủ thành chủ.

Bộp, bộp, bộp...

Chương 2288: Có thể chống đỡ bao lâu? (2)

Lúc đầu tiếng bước chân rất nhỏ lại lộn xộn, nhưng thời gian dần trôi qua, tất cả tán tu vì hấp thu linh khí linh thạch mà dị biến đều bắt đầu hành động.

Tiếng bước chân vang lên từ phòng ốc sơ sài trong hẻm nhỏ, từ hành lang trong đình viện, từ phố dài... Như là trăm sông hội tụ vào biển, trùng điệp tuôn về phía chỗ Bùi Lăng.

Cát vàng mênh mông.

Dòng máu cuồn cuộn.

Bùi Lăng một người một đao đứng thẳng giữa sa mạc mênh mông, ma vật phía trước liên tục không ngừng giết đến, tiếng gào thét chấn động cát sỏi, rì rào rơi xuống.

Phốc phốc!

Một đầu ma vật nhanh như thiểm điện kéo xuống một khối lớn huyết nhục từ trên người Bùi Lăng, chỉ một thoáng máu tươi chảy ngang nhưng Bùi Lăng không hề cảm thấy chút cảm giác đau đớn nào, khí tức chưa từng hạ xuống, hệ thống uỷ thác cũng không bị cắt ngang.

Nhìn tình cảnh này hắn lập tức biết, hệ thống đang dùng thân phận "Ngũ Ôn" tổ sư cưỡng ép thay thế đối phương bị thương!

Trước đó hệ thống cũng từng dùng thao tác tương tự ở khu vực tạo hóa U Tố mộ!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, xung quanh đột nhiên hiện ra từng mặt huyết kính.

Mặt kính ửng đỏ, hoa văn trên khung kính phức tạp như là hoa cỏ quấn nhánh, nhìn kỹ lại là vô số con mắt có to có nhỏ xếp chồng quấn quanh, âm trầm đáng sợ.

Sau khi huyết kính xuất hiện, hồng quang mịt mờ trong mặt kính lập tức chiếu rọi ra bóng dáng thật sự của Bùi Lăng.

Thấy huyết kính có thể soi sáng ra bản tướng của mình, Bùi Lăng không hề ngạc nhiên.

Hiện tại hắn phải đối mặt với tổ sư một tông.

Dù thủ đoạn của hắn ta cao minh thế nào, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ!

Rống! !!

Ma vật gầm thét lao tới huyết kính, nhào về phía Bùi Lăng trong huyết kính.

Ngay lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, quanh người lập tức tràn ra bóng tối như thực chất, bóng tối nhanh chóng lan tràn, muốn nuốt hết tất cả huyết kính.

Ma vật vừa lao tới mặt kính, quỷ dị xuất hiện trước người Bùi Lăng, trong nháy mắt cắn xé huyết nhục đẫm máu từ trên người hắn.

Bùi Lăng cũng như vừa rồi, không bị thương, không có cảm giác đau, tu vi khí tức đều không biến hóa.

Trên huyết kính đột nhiên bắt đầu chảy ra dòng máu ào ạt, dòng máu tí tách tẩy đi [Minh Thiên Chi Vụ 1, lại lộ ra từng bóng dáng của Bùi Lăng.

Ma vật trào lên mà đến đột nhiên chuyển hướng, phóng tới những mặt huyết kính này.

Bùi Lăng hé miệng, phát ra một chữ im ắng.

Dòng máu chảy ra từ trong mặt kính lập tức bắt đầu rút lui, trỗ về trong kính.

Chỉ một khoảnh khắc, tất cả huyết kính lại bị [Minh Thiên Chi Vụ] che đậy.

Chẳng mấy chốc đã dừng rút lui, mặt kính ửng đỏ lại xuất hiện, trong kính soi sáng ra bóng dáng "Ngũ Ôn" tổ sư.

Bùi Lăng lập tức biết, hệ thống sử dụng đầu pháp tắc "Nghịch"

này!

Lúc hắn vừa rơi vào môn thủ đoạn này của "Ngũ Ôn" tổ sư, pháp tắc nắm giữ đã trực tiếp thất bại hơn phân nửa.

Nhưng mấy lần hệ thống giết chết ma vật, lại giúp hắn tìm về bộ phận nội tình một lần nữa!

Chỉ có điều, hiện tại tu vi của hắn vẫn chưa khôi phục Hợp Đạo hậu kỳ.

Hệ thống tìm về nội tình cho hắn, cũng chỉ có một phần rất nhỏ!

Đang nghĩ ngợi, từng mặt huyết kính tan thành mây khói, ma vật lại lao tới...

Chợt từng huyết trảo xuất hiện, Bùi Lăng giơ tay chém xuống, đao khí cuồn cuộn xoay chuyển như sóng, chém về phía tất cả huyết trảo.

Oanh! !!

Đốm lửa nhỏ bắn tung toé, động tĩnh khổng lồ chấn động toàn bộ phương không gian này, cát vàng chảy xuôi, cồn cát run rẩy, sa mạc ban đầu như muốn hóa thành cát chảy phun trào.

Chỗ đao khí rơi xuống, từng huyết trảo ầm vang tiêu tán.

Tiếng bước chân nặng nề như nổi trống lại vang lên một lần nữa, càng nhiều ma vật xuất hiện từ đằng xa lao về phía Bùi Lăng.

Nhưng lần này hệ thống không chờ những ma vật này tới gần, trực tiếp ra tay.

Đao khí huyết sắc tung hoành như lưới, mãnh liệt chém ra.

Nơi lưỡi đao đi qua, chân cụt tay đứt vẩy xuống đây đất, dòng máu tung bay như mưa tuyết!

Rất nhiều ma vật bị chém chia năm xẻ bảy, sa mạc lập tức nhuộm thành từng tầng giáng đỏ.

Trong hư không, tu sĩ tám tông mắt không chớp nhìn qua chiến trường, phần lớn đều nín thở tập trung, nghiêm túc quan chiến.

Chỉ có đám ngươi Vô Sầu Tử, dáng vẻ lười biếng ngồi xếp bằng trên trời cao, vừa lấy ra rượu linh quả từ trong túi trữ vật, vừa tùy ý trò chuyện: "Bùi tiên đế đúng là Tiên Đế, cho dù hiện tại chỉ có thể vận dụng thể xác phàm tục, thủ đoạn phàm tục ứng biến nhanh chóng, ánh mắt độc ác, cũng không phải những tiên hạ đẳng này có thể so sánh."

"Tiên Đế theo hầu vô cùng thâm hậu, dù ở trong sơn trang cũng là lông phượng sừng lân, sao có thể nhiều lời?"

Tu sĩ dáng vẻ tên ăn mày kia khẽ lắc đầu, nói: "Ngược lại tổ sư trong tiểu tháp huyễn cảnh, các ngươi nói xem hắn có thể chống đỡ bao lâu?"

Tu sĩ như quý công tử từ tốn nói: "Tiên hạ đẳng mà thôi, cho dù có tu vi Độ Kiếp kỳ, nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ được ba năm ngày."

Tu sĩ như tiểu thư khuê các nổ nụ cười xinh đẹp, nói: "Bùi tiên đế thủ đoạn khó lường, tiên hạ đẳng tiểu tháp huyễn cảnh này, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày."

"Bản tọa đoán một canh giờ."

"Lão phu cảm thấy là một khắc đồng hồ"

"Ha ha, ta đoán nhiều nhất mười tức..."

Chương 2289: Trận chiến quy tắc

Vô Sầu Tử uống linh tửu, khẽ lắc đầu nói: "Mười tức không có khả năng"

"Lần này Bùi tiên đế đến đây khiêu chiến tổ sư tiểu tháp huyễn cảnh này, mục đích quan trọng nhất là vì chỉ điểm tiên hạ đẳng này."

"Một khi tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong này thua quá nhanh, lấy nội tình và theo hầu kém cỏi của hắn, có thể lĩnh ngộ cái gì?"

"Tiên Đế tốt bụng, đã tự mình ra tay dạy bảo tiên hạ đẳng này, chắc hẳn cũng sẽ thương cảm hắn ngu dốt, không làm khó tên tiên hạ đẳng này quá"

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang khác nghe vậy đều gật đầu: "Không sai."

"Đã vậy, vậy ta đoán chắc là nửa canh giờ..."

Cùng lúc đó, giữa trời trong xanh cuồn cuộn, cát bụi khó đạt đến.

Tu sĩ chính đạo đứng chung một chỗ quan chiến cũng đang khẽ trò chuyện.

Hạ Phất Khung đạp không mà đứng, đạo bào màu xanh đen phần phật theo gió, hắn ta cau mày, trầm giọng nói: "Không thích hợp, Ngũ Ôn lão ma gọi ra những ma vật kia, quá yếu!"

Những người khác nghe vậy đều gật đầu: "Đúng là kỳ quái."

"Đã muốn thôn phệ nội tình của Bùi Lăng, vì sao những ma vật này đều không chịu được một kích như thế?"

Mái tóc ngắn của Văn Nhân Linh Sắt tung bay theo gió, lúc lên xuống sợi tóc màu mực lướt qua cằm dưới, càng làm nổi bật mặt đẹp như ngọc, nàng trầm giọng nói: "Ngũ Ôn lão ma là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, chắc chắn thủ đoạn sẽ không đơn giản như chúng ta nhìn thấy:

Sâm Phương Ác khép tay áo mà đứng, váy cẩm tú đón gió phấp phới, châu ngọc giữa búi tóc lại không nhúc nhích tí nào, nàng không chớp mắt nhìn qua Bùi Lăng vung đao chiến đấu, khẽ gật đầu, tán thành nói: "Không sai."

"Những ma vật kia trông rất suy nhược, Bùi Lăng có thể tiện tay diệt sát, chỉ sợ cố ý để Bùi Lăng giết...

Chung Quỳ Hữu Trực cổn miện hiển hách, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào trên người Bùi Lăng, chậm rãi mở miệng: "Khí tức Bùi Lăng đang khôi phục."

"Dù những ma vật kia là hành động cố ý của Ngũ Ôn lão ma, đặc biệt đưa cho hắn giết, hiện tại Bùi Lăng cũng không thể thu tay lại"

Cánh tay Trân Giáng Huệ đỡ phất trần nhìn về phía chiến trường, cũng nhẹ nhàng gật đầu: "Không sai, hiện tại Bùi Lăng phải nhanh chóng khôi phục tu vi Hợp Đạo hậu kỳ, mới có lực lượng đánh một trận chiến với Ngũ Ôn lão ma..."

Lúc mồm năm miệng mười thảo luận, tu sĩ năm tông chính đạo mắt không chớp nhìn Bùi Lăng trong chiến trường, cùng những ma vật xông tới như thủy triều kia.

Giống với Bùi Lăng, hiện tại bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong [Một Phương Tịnh Thổ], cũng không nhận thấy tất cả chuyện bên trong Cự Sương thành...

Cự Sương thành.

Phủ đệ xinh đẹp bên cạnh phủ thành chủ.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân lộn xộn phá vỡ sự bình tĩnh của nơi đây, tiếng "ôi ôi" liên tiếp, tán tu nhiễu sóng như là điên dại đọa hóa, thành nhóm kết đội mãnh liệt đến đây, bước vào bên trong cửa lớn.

Thần thái trong mắt bọn họ đã tản đi, thể xác lấy đủ loại hình thù kỳ quái, sau khi vào cửa lại đi thẳng đến chính đường, gào thét lao về phía bóng người áo choàng.

Phía sau bàn dài, bóng người áo choàng như có cảm giác, không chút do dự, trực tiếp ra tay.

Đao khí huyết sắc tung hoành như lưới lớn, xuyên qua hư không, mang khí thế sét đánh lôi đình chém về phía những tu sĩ nhiễu sóng này.

Xoạt xoạt xoạt...

Ứng đỏ tràn ngập, huyết hoa bắn tung toé, chân cụt tay đứt như là lá rụng bay lả tả rơi xuống, rơi vãi đầy đình viện.

Tán tu tràn vào không có chút lực phản kháng nào, lúc này bị đao khí chém chia năm xẻ bảy.

Dòng máu dần hội tụ trên mặt đất, hình thành dòng suối nhỏ lững lờ, thẩm thấu gạch màu bùn đất, tản ra mùi ngai ngái dày đặc.

Trong nháy mắt, phủ đệ vốn bày biện tinh tế, bố trí tinh xảo lập tức hóa thành núi thây biển máu, luyện ngục nhân gian.

Nhưng sau khi tán tu nhiễu sóng lại không biết sợ hãi, tiếp tục tụ tập đến từ các nơi trong thành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bước vào phủ đệ của Bùi Lăng, lao thẳng tới chỗ Bùi Lăng, chợt bị đao khí huyết sắc trảm diệt tại chỗ...

Không lâu sau, mặt đất trong phủ đệ đã không kịp thôn phệ vết máu, máu tươi màu đỏ sậm đọng lại thành vũng máu nhàn nhạt, từng mảnh vải áo trôi nổi.

Máu tươi không ngừng tăng lên, cuối cùng xông phá bậc cửa, mênh mông chảy ra phố dài như trường hà huyết sắc...

Trên trời cao: "Ngũ Ôn" tổ sư nhìn tình cảnh này khẽ gật đầu.

Tiểu bối Trọng Minh tông này thật không đơn giản!

Tu vi chỉ là Hợp Đạo kỳ đã có thể đứng trong [Một Phương Tịnh Thổ], gặp chiêu phá chiêu với hắn ta, lại còn để hắn ta chịu chút thiệt thòi nhỏ...

Chỉ dựa vào điểm ấy, có thể chiến thắng Tông Chủ năm tông ngụy đạo, giết Thành Chủ Yến Tê thành và Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, tuyệt đối không phải may mắn, mà là thực lực thật sựt Thế nhưng, đây cũng chỉ là một tiểu bối!

Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều là phí công!

Kẻ này đã có thể dùng thân phận của hắn ta lừa được quy tắc của [Một Phương Tịnh Thổ], vậy hắn ta trực tiếp điều khiển những tán tu đã bị lực lượng của tiểu bối này ăn mòn thành cái xác không hồn, đưa đến trước mặt đối phương, cho đối phương giết!

Chỉ cần Bùi Lăng giết đủ số lượng, giáo hóa cũng sẽ thành công!

Chương 2290: Trận chiến quy tắc (2)

Nghĩ tới đây, tay áo "Ngũ Ôn" tổ sư bồng bềnh, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết đơn giản.

Những tán tu trong thành còn chưa đến nhận linh thạch lập tức xuyên qua hư không, xuất hiện trong từng căn phòng cửa phòng mở rộng.

Những này căn phòng có xa hoa, có keo kiệt, có cấm chế trùng điệp, có mấy đạo trận pháp đề phòng chỉ tùy ý bố trí... Thứ duy nhất giống nhau là tất cả căn phòng đều trưng bày linh thạch và đan dược tỏa ra ánh sáng lung linh, linh cơ dạt dào.

Linh khí vô cùng dày đặc quanh quẩn cả phòng, đan hương bành trướng như nước thủy triều, như muốn chui vào trong cơ thể mỗi một sinh linh tiến vào trong phòng.

Những tán tu này còn đang nghi ngờ vì sao mình đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ như vậy, lập tức bị linh thạch và đan dược lơ lửng giữa không trung hấp dẫn ánh mắt.

Ngay sau đó, trên mặt bọn họ lập tức trở nên vô cùng tham lam.

Bọn họ còn chưa bắt đầu hấp thu những linh thạch và đan dược này để tu luyện, linh khí và dược hiệu đã bắt đầu cưỡng ép rót vào trong thể xác bọn họ.

Lập tức, tu vi những tán tu này bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó thần thái trong mắt bọn họ biến mất, thể xác lặng yên dị biến, vốn tay chân bình thường lại lần lượt hóa thành dáng vẻ kỳ quái, khí tức cũng nhanh chóng từ hỗn tạp, chuyển thành âm u lạnh lẽo, ngang ngược, tham lam...

Tán tu nhiễu sóng lập tức đứng dậy, đi theo phương hướng của chủ nhân gian phòng, bước đến chỗ của Bùi Lăng.

Những tán tu này vừa rời đi, lập tức lại có tán tu mới bị cưỡng ép na di vào trong nhà...

Chẳng mấy chốc, tất cả tán tu trong thành đều hoàn thành nhiễu sóng, toàn bộ hóa thành cái xác không hồn.

"Ngũ Ôn" tổ sư mặt không thay đổi nhìn tất cả, hiện tại tiểu bối Trọng Minh tông kia có thể sử dụng thủ đoạn lừa gạt quy tắc trong [Một Phương Tịnh Thổ], hắn ta không thể lại cưỡng ép chia đi đạo uẩn của đối phương, nhưng những đạo uẩn đã bị chia ra của kẻ này, lại có thể tiếp tục ăn mòn sinh linh trong Cự Sương thành!

Đúng vậy, tiểu bối này có thiên phú chiến đấu rất kinh người.

Nhưng sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, đấu pháp không chỉ là chống lại trên lực lượng!

Càng nhiều hơn là chế định và phá giải trên quy tắc...

Có lúc, hai người đấu pháp, trông như một người trong đó sắp thắng nhưng trên thực tế, tình hình ngay lúc đó là người đặt ra quy tắc từ trước... Lại trông như liên tục bại lui, trông như rơi vào thế yếu khắp nơi lại là người chiến thắng cuối cùng!

Tình huống hiện tại cũng là như thế.

Tiểu bối Trọng Minh tông này không ngừng giết người, tu vi khí tức không ngừng khôi phục, ngược lại hắn ta là tổ sư tạm thời đăng lâm vị trí Đại Phù Đồ Lệnh, đạo uẩn bị hắn mạnh mẽ dùng thân phận của hắn ta chia cho rất nhiều tán tu...

Nhìn tình hình như càng ngày càng có lợi với tiểu bối Trọng Minh tông này, nhưng thật ra kết cục đã định.

Tất cả sự cố gắng của đối phương đều không có chút ý nghĩa nào!

Đương nhiên, có thể lấy thân thể Hợp Đạo làm đến mức độ như thế, đã đủ để kiêu ngạo!

"Ngũ Ôn" tổ sư áo bào xám phồng lên, tròng mắt nhìn chằm chằm Bùi Lăng, hơi mỉm cười: "Gần một nửa..."

"Có thể chống đỡ trên tay lão phu lâu như vậy, thật sự là một kỳ tài.

"Đợi chút nữa giáo hóa kết thúc, liền đi Vĩnh Dạ hoang mạc, xem xét vấn đề phong ấn Đọa Tiên..."

Trong chiến trường, cát vàng trước mắt đã đều hóa thành màu đỏ, mùi ngai ngái che ngợp bầu trời, nông đậm như thực chất, điên cuồng đánh thẳng vào khứu giác của Bùi Lăng.

Phanh, phanh, phanh... Chân vó móng tay nặng nề dẫm đạp lên cát sồi, càng ngày càng nhiều ma vật lao về phía Bùi Lăng nhưng không giống với trước đó.

Những ma vật này chỉ vừa tới gần đã bị đao khí do hắn đánh ra chém thành một đống thịt nát, máu tươi như túi nước bị rách chảy xuôi đây đất.

Theo càng ngày càng nhiều ma vật bị chém giết, khí tức của Bùi Lăng cũng càng ngày càng mạnh, tu vi dần khôi phục Hợp Đạo hậu kỳ.

Thấy "Ngũ Ôn" tổ sư chậm chạp không tiếp tục ra tay, trong lòng hắn nghi ngờ.

Vị tổ sư này thi triển thủ đoạn, cưỡng ép khiến tu vi của hắn suy yếu từ Hợp Đạo hậu kỳ đến Hợp Đạo trung kỳ, không nhân lúc này ra tay đối phó hắn, ngược lại cứ nhìn hắn khôi phục như vậy?

Là đối phương cố ý cho hắn một cơ hội?

Hay là.."Ngũ Ôn" tổ sư đã ra tay?

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, hiện tại người mà hắn phải đối mặt là tổ sư ma môn, vậy chắc chắn là cái saut Chỉ có điều, hiện tại hệ thống không có bất kỳ cảnh báo gì, hắn không biết rốt cuộc "Ngũ Ôn" tổ sư này còn cần thủ đoạn gì...

Bùi Lăng cảm thấy tình huống này hơi không đúng, nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn xuất đao lại không chậm chút nào!

Đao khí huyết sắc đậm nhạt không đồng nhất cắt phá bầu trời, dệt thành một tấm lưới màu ửng đỏ to lớn, nơi huyết võng đi qua, thân thể máu thịt như là nước chảy dễ như trở bàn tay cắt chém thành từng khối có to có nhỏ.

Máu tươi vẩy xuống như mưa, nội tạng đủ mọi màu sắc rơi khắp nơi trên đất, trông quỷ dị quái đản.

Lưỡi đao ngang trời, nơi đi qua không gian run rẩy, cát bụi lui tránh, phương thiên địa này cũng trở nên trống vắng hơn.

Chương 2291: Củng cố đạo tâm

Lưỡi nhọn rét lạnh càn quét từng khúc, càng ngày càng nhiều ma vật hóa thành huyết nhục mới mẻ, cuối cùng số lượng ma vật lao tới từ nơi xa đã bắt đầu nhanh chóng giảm bớt.

Loại tàn sát không ngừng này cứ kéo dài không biết bao lâu.

Thi thể dưới chân Bùi Lăng đã chồng chất như núi, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là một mảnh huyết nhục, dòng máu lan tràn.

Cát vàng mênh mông, màu đỏ vô tận.

Bão cát bùng lên ở nơi xa, cồn cát lồng lộng, ma vật còn sót lại chà đạp cát bụi vẫn tiếp tục công kích về phía Bùi Lăng, trên đất trống sau lưng bọn chúng lại không còn xuất hiện ma vật mới như trước đó.

Ma vật bị hắn chém giết đã đạt tới một nửa tổng số ma vật!

Pháp lực bành trướng quanh người Bùi Lăng, tu vi đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên], khí tức của hắn lại đạt đến Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Độ Kiếp kỳ chỉ cách một tuyến!

Tất cả ma vật lao về phía Bùi Lăng đột nhiên dừng lại toàn bộ động tác.

Một bóng dáng u ám kinh khủng hiện ra từng chút một trong hư không cách hắn xa xa. Hắn ta quần áo mộc mạc tự nhiên, chỉ có bên hông đeo một chiếc Lưu Ly tháp huyết ảnh, khí tức mênh mông cuồn cuộn, chính là "Ngũ Ôn" tổ sư!

Tổ sư nhìn Bùi Lăng, chậm rãi mở miệng: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết."

"Tiểu bối, thiên địa uẩn dưỡng chúng sinh vạn linh, sinh linh lại bẩm sinh tham lam ích kỷ...

Theo lời nói của tổ sư, cảnh tượng trong [Một Phương Tịnh Thổ] lập tức bắt đầu biến hóa, toàn bộ sa mạc hơi lay động như là sóng nước, trong nháy mắt hiện ra cảnh tượng Cự Sương thành.

Trên mặt đất đắp lên từng đống hài cốt ma vật, huyễn tượng biến mất, tất cả đều là thi thể tán tu sau khi dị biến.

Những ma vật xung quanh còn chưa kịp xông lên, cũng dần bắt đầu lộ ra chân thân...

Nhưng đúng lúc này, Bùi Lăng đột nhiên há miệng, im ắng phun ra một chữ.

Động tác của "Ngũ Ôn" tổ sư lập tức cứng đờ.

Ma vật, hài cốt đang biến hóa xung quanh đều dừng lại động tác.

Cảnh tượng biến ảo trong [Một Phương Tịnh Thổ] cũng đột nhiên im bặt dừng lại.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trong nháy mắt giơ Cửu Phách Đao trong tay lên, ầm vang chém xuống!

Huyết nhận to lớn nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn ta, khí thế cường đại như sông rộng ngăn nước, thiên hà cuốn ngược, gầm thét càn quét xuống.

Oanh!"

Không có quy tắc [Một Phương Tịnh Thổ] ngăn cản, chỉ trong tích tắc toàn bộ Cự Sương thành bị đao khí khủng bố san thành đất bằng.

Sinh linh toàn thành lập tức bị đồ, không còn hài cốt!

Chỉ có "Ngũ Ôn" tổ sư, lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ.

Tất cả thương thế trên dưới cả người Bùi Lăng lập tức khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu, tu vi không tăng trưởng nhưng trình độ khí tức ngưng thực lại mạnh hơn thời khắc đỉnh cao nhất trước đó một mảng lớn!

"Leng keng! Hệ thống đã hoàn thành chữa thương cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống đã bổ sung đủ đạo uẩn cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống đã trừ tận gốc tâm ma cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cho ngài...

Nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống vang lên bên tai, Bùi Lăng cực kỳ ngạc nhiên.

Vừa rồi "Ngũ Ôn" tổ sư thật sự nhìn hắn khôi phục?

Cũng không làm cái gì?

Suy nghĩ chưa xong, cát bay đá chạy xung quanh đã hoàn toàn biến mất, hài cốt ma vật tan thành mây khói, trật tự còn sót lại của [Một Phương Tịnh Thổ] hoàn toàn trốn thoát, huyết vụ cấm chế ngăn chặn dò xét, tầm mắt trong Cự Sương thành phía dưới lặng yên chôn vùi, lộ ra một đống đổ nát không trọn vẹn không chịu nổi.

Một vết đao to lớn sâu không thấy đáy thay thế vị trí ban đầu của tòa thành lớn này, sinh linh trong thành đều đã hôi phi yên diệt, tử khí nông đậm cuồn cuộn như nước thủy triều, xông thẳng lên trời!

Tu sĩ tám tông quan chiến cũng hiện ra phía trên bên ngoài thành trì ở nơi xa.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đánh ra một pháp quyết cổ xưa...

Lúc này: "Ngũ Ôn" tổ sư lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng vô cùng ngạc nhiên.

Tiểu bối Trọng Minh tông này tránh thoát sự giáo hóa của [Một Phương Tịnh Thổ] ?!

Rõ ràng đối phương đã giết một nửa sinh linh trong thành...

Không!

Không đúng!

Không phải đối phương tàn sát một nửa sinh linh trong thành, mà là sinh linh toàn thành!

Chém tận giết tuyệt, đây là đạo tâm ban đầu của đối phương!

Giết tán tu, bù đắp đạo uẩn...

Đồ toàn thành, ổn định đạo tâm...

Thậm chí, còn cưỡng ép chia đi một chút đạo uẩn của hắn ta...

Tiểu bối Trọng Minh tông này thật sự là nhân tài cứu thế vô tiền khoáng hậu!

Lúc này "Ngũ Ôn" tổ sư đánh ra một pháp quyết cổ xưa, toàn bộ bầu trời lập tức treo lũng lẵng vô số huyết tháp máu me đáng sợ.

Khí tức tà ác, ôn dịch, nguyền rủa, oán giận, hận ác nhanh chóng tràn ngập phương thiên địa này.

Sắc mặt tổ sư bình thản, [Một Phương Tịnh Thổ] đã không làm gì được tiểu bối này, vậy để hắn hoàn toàn mất đi tất cả sức phản kháng trước đã, sau đó lại tiến hành giáo hóa!

Nhưng gần như cùng một thời gian, Bùi Lăng cũng đánh ra một pháp quyết cổ xưa.

Chương 2292: Việc đồ thành chắc chắn không liên quan đến Bùi

Lăng!

Ngay sau đó, kiếp vân nhanh chóng hội tụ trên trời cao, trong nháy mắt sắc trời xanh ngọc hóa thành một mảnh đen nhánh.

Tầng mây nặng nề, uốn lượn cuồn cuộn, bên trong có điện xà tím xanh đi khắp nhảy vọt, kiếp lôi kinh khủng đang nhanh chóng ấp ủ, thiên uy huy hoàng tràn trề giáng xuống!

Rất nhiều huyết tháp lao đầu ngã xuống, trong nháy mắt bị kiếp vân nuốt hết, hóa thành lực lượng kiếp lôi.

Tà ác, ôn dịch, nguyền rủa, oán giận, hận ác... Tất cả những khí tức này cũng bị lực lượng thiên kiếp chôn vùi.

Kiếp vân càng tụ càng nhiều, toàn bộ bầu trời nhanh chóng ảm đạm xuống, địa giới Luân Hồi tháp lớn như vậy đều bị kiếp vân che đậy, như chìm vào Vĩnh Da.

Tầng mây nổi lên không hề dừng lại, tiếp tục khuếch trương ra bên ngoài địa giới Luân Hồi tháp.

Sắc mặt "Ngũ Ôn" tổ sư đột nhiên thay đổi, đạo kiếp của hắn ta giáng lâm sớm?

Nhưng chẳng mấy chốc tổ sư lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng.

Là thủ đoạn của tiểu bối Trọng Minh tông này!

Tu vi Hợp Đạo lại có thể sử dụng tiên thuật!

Trời cao cuồn cuộn, mây trắng ung dung.

Đám người Vô Sầu Tử chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dập dờn từng tầng như gợn nước, trong chớp mắt đã thay đổi, vừa rồi chiến trường cát vàng đầy trời, thây ngã khắp nơi, trong chớp mắt hóa thành Cự Sương thành.

Đầu tiên rất nhiều tu sĩ Vô Thủy sơn trang khẽ giật mình, sau đó rất nhanh phản ứng lại: "Tổ sư tiểu tháp huyễn cảnh này còn có chút thủ đoạn."

"Nhưng đối phó với Bùi tiên đế, vẫn còn thiếu rất nhiều!"

"Thủ đoạn hạ giới chỉ nhìn cái mới lạ mà thôi, hơi lấy lòng Bùi tiên đế một chút đã là thành công"

"Hừ! Tiên nhân chúng ta, đạo tâm mới là quan trọng nhất, loại râu ria không đáng kể này, dù có suy nghĩ khác người thế nào cũng chỉ là loè loẹt, có hoa không quả. Tiên hạ đẳng này chỉ có chiến lực, lại tổn hại căn cơ chân chính, đã là một ngựa tuyệt trần trên lối rẽ lại không tự biết, kết cục của hắn chắc chắn sẽ không tốt."

"Tốt, tiên hạ đẳng cấp bậc tổ sư ở phương huyễn cảnh này không phải số ít. Bùi tiên đế chịu chỉ điểm cho tên tiên hạ đẳng này, nghĩ chắc chắn cũng có ý với hắn, chúng ta tiếp tục xem."

"Nói đúng lắm, không cần nghi ngờ tầm mắt của Bùi tiên đế...

"Cũng có thể là Bùi tiên đế có hứng thứ, tiên hạ đẳng này có vận khí tốt...

"Đừng quản nhiều như vậy, chung quy trận chiến này là một vị Tiên Đế tự mình ra tay, hoàn toàn đáng để chúng ta cố ý đến đây.

Đang nói, toàn bộ vòm trời cũng ảm đạm xuống.

Kiếp vân hiện lên từ trong hư không, lấy tốc độ bay cực nhanh che giấu sắc trời, trong nháy mắt như là đêm tối giáng lâm!

Nhìn qua kiếp vân đột nhiên trào ra, che khuất bầu trời, cảm thụ được thiên uy ù ù, đám người Vô Sầu Tử lập tức vô cùng hoảng sợ, trong chốc lát lại hơi không phân biệt rõ, đây là Bùi Lăng thi triển thuật pháp hay đạo kiếp của "Ngũ Phúc" tổ sư...

Không chút do dự, tên tu sĩ dáng vẻ ăn mày kia trầm giọng nói:

"Nhanh rời khỏi nơi đây."

"Đừng để Tiên Đế ra tay đánh lan đến đây!"

Những người khác nhao nhao dẫn đầu, tự mình thi triển thuật pháp, nhanh chóng đi xa.

Giải trừ [Một Phương Tịnh Thổ], tu sĩ năm tông chính đạo cũng kịp phản ứng, nhìn qua vết đao to lớn phía dưới, cảm nhận được mùi máu tanh và oán hận của vô số sinh linh trong đó, một vị Thái Thượng trưởng lão Cửu Nghi sơn không nhịn được nghẹn ngào nói: "Cự Sương thành hết rồi!"

Những người khác thay đổi sắc mặt, trong số ba tên Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành trên người mặt giáp, người ở giữa lạnh lùng mở miệng: "Vừa rồi Bùi Lăng giết những ma vật kia, đều là tu sĩ trong thành!"

Ngay sau đó Thái Thượng trưởng lão bên trái lại bổ sung: "Chẳng trách những ma vật kia yếu như vậy!"

Thái Thượng trưởng lão bên phải cười lạnh một tiếng, nói từng chữ: "Hay cho một Ma Tử ma môn! Hay cho một đạo tâm kiên định... Ma tu chỉ là ma tu, từ khi bắt đầu nhập đạo đã tâm tính vặn vẹo, bọn họ vì thực lực, địa vị, tu vi của bản thân, cho dù thân bằng hảo hữu, cũng có thể tuỳ tiện tàn sát."

"E rằng trong mắt Bùi Lăng, những tán tu vô tội này chỉ như cỏ rác, không có chút giá trị. Lúc hắn giết chóc bọn họ không có bất kỳ do dự và không nỡ gì, hiển nhiên căn bản chưa từng coi bọn họ là sinh linh bình thường giống mình"

"Ngay trước mặt đám người chúng ta còn phát rồ như vậy, e rằng những việc đồ thành diệt tộc trong tin đồn vẫn để Ma Tử Trọng Minh tông đương nhiệm này phải chịu thiệt thòi!"

"Hắn căn bản không từ thủ đoạn vì cầu đại đạo! !"

Nghe vậy, đám người Sầm Phương Ác, Mạnh Hồng Huyến, Văn Nhân Linh Sắt cau hàng lông mày kẻ đen.

Lúc này Sầm Phương Ác nói: "Trần đạo hữu nói lời ấy sai rồi."

"Lúc Ngũ Ôn ma đầu vừa ra tay, chúng ta có nhiều người như vậy cũng chưa từng phát hiện theo hầu của những ma vật kia, tu vi của Bùi Lăng cũng chỉ là Hợp Đạo, sao có thể nhìn ra thủ đoạn ma tu Độ Kiếp kỳ?"

"Hơn nữa, khuôn mặt có thể ngụy trang, khí tức lại chưa từng thay đổi. Lúc ấy những tán tu kia tản ra khí tức tham lam, tà ác, bạo ngược vô cùng dày đặc, dù đã bị giết vẫn còn sót lại. Hiển nhiên trước khi Bùi Lăng ra tay đã bị 'Ngũ Ôn' Ma đầu kia luyện chế thành khôi lỗi!"

Chương 2293: Việc đồ thành chắc chắn không liên quan đến Bùi

Lăng! (2)

"Nói cách khác, rất có thể những tán tu kia đã chết trước khi Bùi Lăng ra tay!"

"Không sai!" Văn Nhân Linh Sắt lập tức gật đầu: "Trần sư huynh, 'Ngũ Ôn ma đầu là tổ sư Luân Hồi tháp."

"Lúc trận chiến đấu này vừa bắt đầu, tất cả chúng ta đều nhìn rõ những tán tu kia thôn phệ lực lượng nội tình của Bùi Lăng."

"Nếu bọn họ không phải khôi lỗi của 'Ngũ Ôn' ma đầu, tán tu bình thường đâu có bản lĩnh đó?"

"Vừa rồi chúng ta thấy những ma vật kia, có lẽ đó là nội tâm thật sự của những tán tu kia!"

Mạnh Hồng Huyến váy dài đón gió, nhánh hoa trong ngực chậm rãi chập chờn theo gió, nàng nhìn đống đổ nát Cự Sương thành, chậm rãi nói: "Thật ra chuyện này ai đúng ai sai đã rất rõ ràng!"

"Bùi Lăng khiêu chiến trận đầu, tiến hành ở Lưu Lam hoàng triều"

"Nếu hắn thật tàn sát thành tính, giết hại người vô tội, vì sao lúc ấy không ra tay với Lam kinh Lưu Lam hoàng triều?"

"Sau đó khiêu chiến Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn... Cũng cố ý chọn nơi hoang vắng dừng chân, chứ không phải thành lớn sinh linh đông đúc!"

"Mặc dù Bùi Lăng là Thánh Tử ma môn nhưng làm việc lại đường hoàng lo sợ không yên, quang minh chính đại, sao lại cố ý tàn sát người vô tội?"

"Chuyện này, xét đến cùng vẫn là Luân Hồi tháp thương thiên hại lí, dụng tâm ác độc."

"Không hề liên quan đến Bùi Lăng!"

Cách đó không xa, Nghiêm Tư Thuần mặc một bộ thanh sam, dáng người thẳng tắp khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ đồng ý.

Những người chính đạo khác nghe vậy cũng gật đầu theo.

Ngay cả những người đứng xem như bọn họ cũng bị thủ đoạn của "Ngũ Ôn" lão ma mê hoặc, Bùi Lăng bị vây khốn ở bên trong càng là như thế.

Thế nhưng...

Vẻ mặt phần lớn tu sĩ chính đạo khá tế nhị, lại cảm thấy mặc dù ba người Sầm Phương Ác phân tích có lý có cứ, nhưng lấy tính tình của Bùi Lăng này: "Ngũ Ôn" lão ma lấy hình tượng ma vật che lấp bản tướng tán tu, lại là vẽ vời cho thêm chuyện.

Cho dù biết những ma vật kia là tán tu, e rằng vị Thánh Tử Trọng Minh tông này cũng tuyệt đối không nương tay.

Hiện tại hai ma đầu này đấu pháp, người gặp xui xẻo lại là sinh linh một thành...

Ngay lúc bọn họ nghĩ như vậy, kiếp vân trùng điệp hội tụ, trong chốc lát đêm tối giáng lâm, sắc trời bị che đậy đến không lọt một giọt nước.

Vẻ mặt tu sĩ năm tông chính đạo nghiêm nghị: "Đây là đạo kiếp của 'Ngũ Ôn lão ma?"

"Không biết... Cũng có thể là Bùi Lăng thi triển thuật pháp gì đó:

"Dù là loại khả năng nào, hiện tại chắc chắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây! Đạo kiếp Độ Kiếp kỳ cực kỳ khủng bố, chúng ta không thể tiếp tục ở lại ở đây."

"Không sai! Loại thiên uy này, chúng ta còn cảm thấy sợ hãi, rất nhiều thiên kiêu hậu bối trong môn tuyệt đối không thể có việc gì"

Lúc nói chuyện, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão chính đạo nhao nhao thi triển thủ đoạn, mang theo vãn bối vội vàng rời đi.

Văn Nhân Linh Sắt, Sầm Phương Ác và Mạnh Hồng Huyến đều nhìn về phía Bùi Lăng nhưng nghĩ tới lời dặn dò trước đó của đối phương, cùng đệ tử thiên tài mà trong môn tỉ mỉ bồi dưỡng, khẽ cắn môi son, chợt dứt khoát xoay người nhanh chóng đi xa.

Trên không trung, hành cung bạch cốt nhẹ nhàng trôi nổi.

Trong chính điện, Tư Hồng Khuynh Yến nghiêng người dựa vào bảo tọa, bàn tay trắng nõn duỗi ra, cả người yếu đuối không xương, vô cùng quyến rũ.

Nàng mặc một bộ váy đỏ như máu, uốn lượn thành suối vẫn chảy xuôi đến chỗ để chân, càng làm nổi bật da trắng như tuyết dung mạo như hoa, mặt như hoa đào.

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua hành cung dày đặc cấm chế nhìn về phía vòm trời, núi xa như hàng mi hơi cong lên, đạo kiếp Độ Kiếp kỳ... Phải nhanh chóng rời đi!

Nhưng lần này nàng còn chưa tìm nghiệt súc Bùi Lăng kia báo thù...

Hơn nữa, vừa rồi nghiệt súc kia hạ lệnh cho nàng, trước khi hắn và "Ngũ Ôn" phân ra thắng bại, nàng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không được nhúng tay...

Lần này tha nghiệt súc này một mạng!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, bên cạnh hành cung bạch cốt duỗi ra quỷ thủ to lớn, cưỡng ép xé rách không gian, ngàn vạn phù văn lấp lóe phía trên hành cung, chậm rãi na di vào trong kẽ nứt, biến mất không thấy gì nữa.

Lưu Ly tháp sáng long lanh có ánh sáng lưu chuyển như hòa làm một thể với trời trong xanh.

Từng cái chuông đồng chậm rãi chập chờn, tiếng chuông nặng nề như tế khúc cổ xưa chấn động từng tầng ra bốn phương tám hướng.

Trên tầng cao nhất của tháp, rất nhiều tu sĩ áo bào xám dựa vào lan can mà đứng, vẻ mặt bình thản nhìn về phía trong trận.

Thấy hiệu quả [Một Phương Tịnh Thổ] đã tản đi, đám Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp lập tức vô cùng hài lòng gật đầu: "Cuối cùng Bùi Lăng này đã bị Đại Phù Đồ Lệnh giáo hóa"

"Tiếp theo, phương thế giới này lại thêm một người cứu thế"

"Tu vi của Đại Phù Đồ Lệnh bực nào, thủ đoạn cỡ nào, tự mình ra tay vì tiểu bối như thế, tất nhiên không có sơ hở nào."

"Tư chất kẻ này thật là xuất chúng, nhưng tiếp theo hắn phải thường đi cứu thế, tàn sát thiên hạ, diệt tuyệt chư tộc, đừng phụ lòng nỗi khổ tâm của Đại Phù Đồ Lệnh..."

Còn chưa nói hết câu, kiếp vân nổi lên trên trời cao, thoáng cái trời đất tối tăm như rơi vào Vĩnh Dạ.

Thiên uy vô cùng kinh khủng tiêu tán ra từ trong tầng mây như thực chất.

Chương 2294: Lạch trời

Tất cả tu sĩ áo bào xám đều lộ ra vẻ khác lạ, đạo kiếp của tổ sư lại giáng lâm sớm?

Người cầm đầu lập tức nói: "Tổ sư độ kiếp, chúng ta nên tránh đi"

Những người khác lần lượt gật đầu, tất cả Thái Thượng trưởng lão đánh ra một đạo pháp quyết không khác nhau chút nào, Lưu Ly tháp to lớn lập tức tản ra ngàn vạn ánh sáng, sáng lóa chói mắt chiếu rọi bốn phương, ngay sau đó chuông đồng cùng nhau kêu lên, tất cả ánh sáng thu liễm, thân tháp đã chui vào hư không, nhanh chóng rời đi.

Kiếp vân lăn lộn, màu mực dâng trào.

Càng ngày càng nhiều điện xà nhanh chóng đi khắp, sấm sét mơ hồ, đã hiện lên khí thế trùng điệp, mạnh mẽ lao tới từ bốn phương tám hướng.

Bùi Lăng huyền bào phần phật, tóc mực điên cuồng múa, đạp không mà đứng, khí thế quanh người tăng vọt, đè ép xuống như triều cường.

Nơi xa: "Ngũ Ôn" tổ sư áo bào xám phồng lên, đôi mắt sắc yếu ớt trong mũ trùm nhìn về phía Bùi Lăng, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, mở to miệng, im ắng phun ra tám chữ.

Trong chớp mắt, toàn bộ nhục thân hắn như vô cùng nguy nga, cao lớn, xa xăm, uy nghiêm, hòa hợp một thể với khí tức của phương thiên địa này.

Lúc này, dường như hắn là phương thiên địa này, hắn là kiếp vân, hắn là lôi đình, hắn là một bộ phận của trận thiên kiếp to lớn này!

Thấy đã thành công thi triển tiên thuật, trong lòng Bùi Lăng càng thêm nghiêm nghị.

Nếu hiện tại hắn đối mặt với một vị Tông Chủ Hợp Đạo kỳ, trong chớp mắt dùng ra [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] đã là lúc chiến đấu kết thúc!

Chỉ có điều, hiện tại hắn lại phải đối phó một vị tổ sư Luân Hồi tháp.

Tiên thuật thi triển thành công, chỉ có nghĩa trận chiến thật sự vừa bắt đầu!

Mặc dù Hợp Đạo kỳ và Độ Kiếp kỳ chỉ kém một cảnh giới, nhưng trong đó lại cách một lạch trời khó mà vượt qua!

Lúc trước trong cánh cửa thứ ba ở khu vực tạo hóa U Tố mộ, từ từng đống thi cốt Hợp Đạo kia có thể thấy được độ khó của Độ Kiếp.

Tiên đạo vô tình, càng đi về phía sau, sự chênh lệch giữa các cảnh giới như cách biệt một trời, làm biết bao nhiêu tu sĩ kinh tài tuyệt diễm thất bại ngã xuống.

Lúc trước Bùi Lăng tu luyện [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền], đã từng bị tổ sư Cửu Nghi sơn tổn thương...

Trước đây không lâu sư tôn Dược Dạ Thư còn cố ý đã cảnh cáo hắn, muốn hắn không được thường xuyên sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương. Nhưng bây giờ... Muốn chiến thắng vị tổ sư Luân Hồi tháp trước mắt, hắn nhất định phải dùng ra toàn bộ thực lực, lại không để ý tới chút việc cồn con kia!

Sau đó, không chỉ là tiên thuật, hắn còn muốn khiêu chiến... Ý chí Chân Tiên ra giúp hắn một tay!

Ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, sắc mặt "Ngũ Ôn" tổ sư cũng tối tăm.

Tiên thuật của tiểu bối này có thể làm đạo kiếp của hắn ta giáng lâm sớm, không thể để hắn thành công!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Ngũ Ôn" tổ sư đang muốn ra tay, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng thiên ý to lớn, cuồn cuộn, mênh mông bát ngát, bao la vô tận, sâu không lường được!

Cho dù hắn ta một đường vượt mọi chông gai, từ một sinh linh nhỏ yếu giết tới Độ Kiếp kỳ, nhưng lúc này đối mặt với uy năng của thiên địa dưỡng dục hắn ta vẫn có một loại càn khôn to lớn, bản thân cũng bất lực như một con kiến hôi.

Dường như sóng dữ cắn nuốt tám vạn dặm, sóng khí quấy đảo, ngàn vạn sóng biếc tuỳ tiện rong chơi, cuối cùng khó rời khỏi biển khơi; cũng như sơn quân kiêu ngạo ngàn dãy, lật đổ tầng tầng lớp lớp rừng cây, vạn thú cúi đầu cũng không khỏi thoát núi rừng; lại như chim ưng phù diêu bay lên chín vạn dặm, lướt trời cao, đuổi mây lạnh, cũng chỉ xưng hùng trên vòm trời.

Lúc này "Ngũ Phúc" tổ sư chỉ cảm thấy mình như sóng dữ mắc cạn, mãnh hổ rời núi, ưng tốt bỏ lông... Đứng dưới thiên uy Độ Kiếp kỳ đường hoàng đại dương mênh mông, coi chúng sinh như chó cỏ, cũng không ngoại lệ!

Chỉ có điều, hắn ta lập tức ổn định tâm thần, lấy nghị lực lớn lao chống lại loại sợ hãi xuất phát từ bản năng này, áo bào xám tung bay, động tác của "Ngũ Phúc" tổ sư chậm rãi đánh ra một pháp quyết.

Giọng hắn ta âm u lạnh lẽo: "Phá!"

Ngay sau đó, cả người Bùi Lăng đạp không mà đứng nơi xa đột nhiên chảy ra máu tươi ào ạt, thoáng cái đã thẩm thấu huyền bào của hắn!

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, khí tức của hắn lập tức trở nên vô cùng cường thịnh, khác với bên trong trận chiến quy tắc [Một Phương Tịnh Thổ] trước đó, lần này "Ngũ Ôn" tổ sư đang ra tay chính diện với hắn, bởi vậy trong chớp mắt bị thương, uy năng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] không giữ lại chút nào phát huy ra.

Tiên thuật bị cắt ngang, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức tiếng nói âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Quên!"

"Ngủ!"

Tiếng nói vừa ra, quy tắc phương thiên địa này lập tức sinh ra đủ loại biến hóa.

Chương 2295: Thiên uy đạo kiếp

Giữa thiên địa hiện ra lít nha lít nhít phục khắc thể Tổ Kiếm, kiếm quang lấp lánh như tuyết, tất cả phục khắc thể hội tụ như sông rộng, trào lên gào thét, chém về phía "Ngũ Ôn" tổ sư!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng giơ cao Cửu Phách Đao, tỉnh khí thần ngưng tụ, một đạo huyết nhận to lớn nhanh chóng hiện ra trong hư không ở trên đỉnh đầu hắn như đại lục huyết sắc, trong đêm tối như một vũng máu nhanh chóng lớn mạnh, trong khoảnh khắc đổ sụp hóa thành thác máu cuồn cuộn, ầm vang chém xuống!

"Ngũ Ôn" tổ sư lập tức chịu ảnh hưởng của pháp tắc "Quên" và "Ngử, nhưng chỉ có động tác hơi cứng đờ đã nhanh chóng khôi phục bình thường.

Phía trên bầu trời, kiếp vân dày đặc cũng không tiêu tán nhưng cảm giác sợ hãi, không dám ra tay xuất hiện trong lòng hắn ta đã rút lui như thủy triều.

Lúc này "Ngũ Ôn" tổ sư duỗi tay ra, năm ngón tay mở ra...

Từng con mắt máu thịt be bét mở ra từ trong hư không, con ngươi đầy ác ý nhìn về phía phục khắc thể Tổ Kiếm chen chúc mà tới, nơi ánh mắt đi qua huyết sắc tản khắp, khiến kiếp vân cũng nhuộm thành đỏ hồng.

Lúc trường kiếm lạnh lẽo chém vào huyết sắc lập tức như rơi vào đâm lây, tốc độ giảm mạnh như ốc sên chậm chạp không tiến.

Lúc đao khí thác máu cuồn cuộn, khí thế hùng hậu tiến vào mảnh huyết sắc này, trong nháy mắt khựng lại, uy năng chợt giảm xuống.

Ngay sau đó: "Ngũ Ôn" tổ sư giơ cánh tay lên, chỉ một cái từ xa về phía Bùi Lăng.

Hơi khói năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen đột nhiên sinh ra!

Hơi khói bên cạnh hư vô quấn giao lẫn nhau, hóa thành vô số độc lâu lớn khoảng ngón cái, cấu kết xoắn lại như một tấm lưới lớn, vô tận tiếng kêu rên ầm vang đập xuống Bùi Lăng!

Giọng Bùi Lăng lập tức âm u lạnh lẽo, to lớn nói: "Nghịch!"

Giữa thiên địa, pháp tắc thay đổi theo tiếng nói.

Lưới hơi khói ngũ sắc của "Ngũ Ôn" tổ sư lập tức ngưng trệ trong hư không, không tiến thêm nữa nhưng cũng không rút lui.

Xoạt xoạt xoạt...

Lưỡi dao phá không, huyết sắc tuôn ra, Bùi Lăng lập tức chém ra vô số đao khí rét lạnh.

Chiếu rọi trời cao ửng đỏ như thủy triều, đao khí cuồn cuộn mãnh liệt, lạnh thấu xương gào thét như sóng to gió lớn, cuốn về phía "Ngũ Ôn" tổ sư.

Cảm nhận được sự khát máu như vô cùng vô tận, cuồng loạn mãnh liệt mà tới, không ngừng nhiễu loạn tâm thần mình, trong con ngươi Bùi Lăng hiện ra một vòng huyết sắc bạo ngược, hắn tâm niệm vừa động, sâu trong con ngươi có vô số phù văn nhỏ bé bay vút lên xen lẫn, trong thời gian mấy tức đã thôn phệ sự ác ý che ngợp bầu trời này gần như không còn, khí tức lại tăng lên một chút.

Đây là [Oán Yểm thần thông] !

Nhân cơ hội này, hắn lập tức ổn định tâm thần, không kịp để ý tới thương thế trên người, lúc này đánh ra một pháp quyết cố xưa, bình thản nói: "Chúng sinh..."

Còn chưa dứt lời, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt như sinh tử tồn vong, chỉ ở trong nháy mắt hắn không chút do dự, Cửu Phách Đao lập tức sắc bén chém ra.

Tiêu! !

Tiếng sắt thép to lớn va chạm như liên tục gợn sóng chấn động bốn phương tám hướng, từng tầng hư không vặn vẹo vỡ nát. Bùi Lăng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ tràn trề truyền đến từ thân Cửu Phách Đao, cổ tay đột nhiên tê rần, hiện tại con mắt hắn không thấy vật gì nhưng thần niệm lại rõ ràng cảm giác được, thứ bị Cửu Phách Đao chém chính là đầu pháp tắc "Nghịch" mà hắn dùng để dừng lại lưới ngũ sắc!

Nếu vừa rồi hắn tiếp tục thi triển tiên thuật, chỉ sợ lúc này đã bị tấm lưới lớn này rắn chắc bao lại!

Trong lúc nhất thời, Bùi Lăng cau mày: "Ngũ Ôn" tổ sư ra tay quá nhanh, hắn phải toàn lực ứng phó mỗi một chiêu của hắn ta mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, lại căn bản không có cơ hội phân ra hóa thân Mạc Lễ Lan và thi triển tiên thuật!

Đây là sự chênh lệch thật lớn trên mặt tu vit Hắn nhất định phải chịu tổn thương càng nặng!

Chỉ có để [Mạt Đạo Khuynh Tiên] phát huy ra uy năng gần như tiên thuật, hắn mới có thể thắng!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Chúng!"

Lít nha lít nhít phục khắc thể Tổ Kiếm lại hiện ra trong hư không, lưỡi kiếm rét lạnh như sương như tuyết, từng điểm vảy bạc như là sông rộng phun trào.

Kiếm xuyên như thác nước cùng nhau rơi xuống, nhưng mục tiêu lại không phải "Ngũ Ôn" tổ sư mà là Bùi Lăng!

Xoạt xoạt xoạt...

Một tràng tiếng vang kịch liệt khi lưỡi đao sắc bén đâm vào cơ thể vang vọng trời cao, máu tươi chảy ra, bay lả tả như mưa, trong nháy mắt Bùi Lăng bị pháp tắc của mình tổn thương thủng trăm ngàn lỗ, xương cốt trắng hếu, sinh cơ của hắn nhanh chóng trôi qua, khí tức suy yếu gần như không có.

Nhưng tu vi của hắn lại đột nhiên tăng vọt!

Lúc này, áo bào của Bùi Lăng rung lên, tay áo phồng đến cực hạn, trong cả người có lực lượng mới tràn trề sinh ra, khí tức bành trướng như nước thủy triều liên tục tăng lên, thế như chẻ tre, trong nháy mắt xông phá lạch trời vốn không thể vượt qua nào đó, đột nhiên tiến vào cấp độ Độ Kiếp kỳ!

Thời gian không còn nhiều!

Chỉ có thể duy trì trạng thái này mấy tức...

Nếu không, hắn sẽ thật sự bị hắn ta giết chết!

Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía "Ngũ Ôn" tổ sư, chỉ một thoáng đao ý vô cùng kinh khủng phóng lên tận trời!

Chương 2296: Thiên uy đạo kiếp (2)

Thấy trong lúc đó khí tức Bùi Lăng trở nên vô cùng cường thịnh, cho dù so với hắn ta hiện tại cũng không kém nhiều lắm, sắc mặt "Ngũ Ôn" tổ sư không có bất kỳ biến hóa nào, loại tu vi tạm thời tăng lực lượng lên này, cuối cùng không phải Độ Kiếp chân chính!

Ngược lại môn thuật pháp mà tiểu bối này sử dụng, hình như cực kỳ không tầm thường...

Nhưng ngay lúc hắn ta chuẩn bị tiếp tục ra tay..."

ầm ầm! !!

Một tiếng lôi đình kinh thiên động địa âm vang lên, điện quang màu tím to lớn nổ tung trời cao, phân chia toàn bộ phương vòm trời này.

Trong kiếp vân màu mực, lôi quang cuồn cuộn như biển, thiên uy rào rạt, thiên kiếp như đã hoàn thành uẩn nhưỡng, sắp hạ xuống!

Thấy tình cảnh này, sắc mặt "Ngũ Ôn" tổ sư thay đổi, rõ ràng tiên thuật của Bùi Lăng đã bị hắn ta cắt ngang, đạo kiếp còn chưa dừng lại? !

Không được!

Đạo kiếp Độ Kiếp kỳ, mỗi một trận đều là cửa ải sinh tử tranh đấu đại đạo!

Ngàn năm trước hắn ta bước vào Độ Kiếp kỳ, bảy mươi bảy năm trải qua trận đạo kiếp đầu tiên, đến nay tình cảnh kiếp vân, lôi đình, điện quang mênh mông trào lên gào thét, tràn lan khắp nơi vẫn còn mới mẻ!

Một lần đó, hắn ta trọng thương sắp chết trong độ kiếp, cuối cùng hao hết tất cả thủ đoạn, tất cả át chủ bài, tất cả tích lũy...

Mới miễn cưỡng vượt qua!

Mỗi một trận đạo kiếp sau đó: "Ngũ Ôn" tổ sư đều dốc hết tất cả, mới có thể lấy thân bị trọng thương vượt qua đạo kiếp.

Thậm chí có vài lần, nếu không phải vận khí không tệ, suýt nữa vẫn lạc, thân tử đạo tiêu!

Sau mỗi lần độ xong đạo kiếp, hắn ta sẽ lập tức tiến vào bí địa Thánh tháp bế quan tu luyện.

Chín môn phải lớn nội tình thâm hậu, bí địa trải qua đời đời bố trí, có sự gia trì lớn lao cho tu sĩ trong tu tập đạo thống chính thống của bản tông.

Lại thêm tư lương mà tông môn cung cấp nuôi dưỡng, trên cơ bản thương thế một trận đạo kiếp rơi xuống thể khỏi hẳn trong trăm năm tuế nguyệt.

Sau khi thương thế lành, củng cố tu vi, lại chuẩn bị mấy chục năm đến trên trăm năm mới có thể nghênh đón trận đạo kiếp tiếp theo...

Bởi vậy, bảy mươi bảy năm một lần đạo kiếp, hắn ta phải dùng thủ đoạn trì hoãn đến một trăm năm mươi năm, thậm chí hai trăm năm mới tính là đủ thời gian!

Bây giờ, cách lần đạo kiếp trước đó của hắn ta mới trôi qua chưa đến trăm năm!

Vết thương cũ mà hắn ta chịu trong trận đạo kiếp kia còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Ngũ Ôn" tổ sư lập tức lấy ra một cái chuông đồng to bằng đầu người.

Bên trên chuông đồng khắc vô số phù văn nhỏ bé, ở mép là một vòng ngọc như khảm nạm, cẩn thận nhìn lại là từng cái đầu lâu nhỏ bé, đều há to miệng phun ra hơi khói ngũ sắc quấn giao, quấn chặt như dải, quấn từng tầng quanh người.

Trông cái chuông đồng này có vẻ tinh xảo như là đồ chơi hài đồng, lại tản ra uy năng cuồn cuộn kinh khủng, khiến cho không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo.

Nhưng "Ngũ Ôn" tổ sư không kịp thôi động, kiếp lôi trên trời cao đã như ánh chớp đột nhiên hạ xuống!

Thiên uy huy hoàng trấn áp chư tà, chớp mắt tận diệt tất cả âm sùng trong phương thiên địa này, điện quang sáng tỏ đến cực điểm như một vòng mặt trời đột nhiên dâng lên trong bóng tối.

Đường hoàng cũng cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt chiếu khắp toàn bộ mặt đất.

Phương càn khôn này lợi dụng hóa thành một mảnh lôi hải mênh mông.

Ánh sáng tím xanh dinh dính như nhựa cây, suối sạch sẽ như sóng lớn, mưa gió tràn ngập đánh tan không bờ bến...

"Ngũ Ôn" tổ sư dùng một tay nâng chuông, giữa ngón tay vang lên tiếng chuông cổ xưa nặng nề, đột nhiên quanh quẩn trong toàn bộ phương thiên địa này Đông... Ô... Ô...

Mỗi một lần tiếng chuông vang lên đều có một vô số hồn thể vặn vẹo chắp vá như màn sân khấu màu xám, trống rỗng tạo ra quanh người "Ngũ Ôn" tổ sư, sau một tầng lại một tầng bao phủ hắn ta, chống cự tất cả công kích bên ngoài.

Chỉ có điều, thiên uy cuồn cuộn thẳng tiến không lùi.

Từng tầng màn sân khấu xếp chồng, hồn thể quái đản dữ tợn ở giữa liền bị kiếp lôi cuồn cuộn trực tiếp đánh nát!

Không đợi kiếp lôi tiếp tục rơi xuống người mình, trong mắt "Ngũ Ôn" tổ sư nổi lên màu xám dày đặc, chuông đồng trong tay cũng sáng lên phù văn huyết sắc lít nha lít nhít, tiếng chuông đột nhiên tăng tốc, gấp rút như nhịp trống dày đặc, đông đông đông đông đông...

Giống như tiếng vang trong mưa rào, màn sân khấu lập tức tăng nhiều, tầng tầng lớp lớp lập tức bị càn khôn chiếu rọi thành biển xám sền sệt.

ầm ầm!

Lại một tiếng sét đùng đoàng nổ vang vòm trời, lôi đình liên tục không ngừng như vô cùng vô tận, một vòng mạnh hơn một vòng, khí tức hủy diệt vô cùng kinh khủng tràn ngập toàn bộ thiên địa.

Uy nghiêm to lớn như là ý chí cao thượng, hạ xuống ý chỉ diệt tuyệt.

Trong chốc lát, toàn bộ di chỉ Cự Sương thành tiêu điều lạnh lẽo như tận thế giáng lâm.

Sắc mặt "Ngũ Ôn" tổ sư trắng bệch toàn lực thôi động chuông đồng, thất khiếu của hắn ta dần chảy xuôi dòng máu màu tím đen.

Đây là đã thôi động pháp lực đến cực hạn, dẫn đến vết thương cũ bắt đầu tái phát!

Nhưng trong tình huống này, đừng nói chỉ là vết thương cũ phát tác, dù căn cơ hao tổn, con đường đoạn tuyệt, hắn ta cũng không dám dừng lại chút nào!

Chương 2297: Ứng kiếp

Nếu không độ được lần đạo kiếp này, hắn ta nhất định thân tử đạo tiêu!

Mấy ngàn năm khổ tu, đạo hạnh góp nhặt trong thời gian dài dằng dặc đều trôi sông.

Vô số hùng tâm tráng chí, vô số ý nghĩ giúp đỡ thiên địa đại nghĩa, bao nhiêu lần độ kiếp cạn kiệt sức lực... Toàn bộ đều hóa thành hư ảo!

Dù là đạo tâm của "Ngũ Ôn" như sắt, lúc này trong mắt cũng không nhịn được thể hiện ra sự không cam lòng rõ ràng.

Mỗi một vị Hợp Đạo đều là người nổi bật kinh tài tuyệt diễm, Độ Kiếp càng là cảnh giới mà biết bao nhiêu Hợp Đạo tha thiết ước mơ, trăn trở.

Tu sĩ nhiều như biển cát, sự tồn tại cấp bậc tổ sư cũng là lông phượng sừng lân.

Cho dù nội tình thâm hậu như chín môn phái lớn, thêm một vị tổ sư cũng là việc lớn chấn động trên dưới.

Nhưng Độ Kiếp đến Đại Thừa càng là cửu tử nhất sinh, lác đác không có mấy!

"Ngũ Ôn" là tổ sư trẻ tuổi nhất hiện nay của chín môn phái lớn, hắn ta từng khuất nhục quần hùng, từng lấy mạnh khắc yếu, từng chỉ trích mới tạo, từng một mình cứu thế, từng tiến cảnh nhanh chóng, từng đứng ở chỗ cao mà biết bao nhiêu thiên kiêu cả đời vô vọng, quan sát chúng sinh... Lúc này đạo kiếp rộng lớn cuộn cuồn, thiên địa rộng rãi, mạnh như Độ Kiếp cũng chỉ như con kiến hôi khi đối mặt với thiên đạo!

Đây là tu chân!

Đây là con đường trường sinh!

Ngay lúc "Ngũ Ôn" tổ sư dùng hết thủ đoạn đau khổ chèo chống, ở vị trí cách trung tâm đạo kiếp không xa, Bùi Lăng lơ lửng giữa không trung, huyền bào bị gió xé rách, điên cuồng chập chờn.

Trên dưới quanh người hắn vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt, toàn bộ thể xác vẫn bao trùm huyết sắc lít nha lít nhít.

Không biết bao nhiêu phục khắc thể Tổ Kiếm đâm xuyên qua nhục thể của hắn, máu tươi như dòng suối giăng khắp nơi, thấm ướt cả người.

Trọng thương sắp chết, khí tức của Bùi Lăng lại vô cùng cường thịnh, hắn giơ cánh tay loang lổ máu lên, ra sức vung vẩy Cửu Phách Đao, miệng ong ong...

Lưỡi đao phá không gian, vô số đao khí huyết sắc cô đọng như một tuyến đi ngược dòng nước.

Lôi âm cuồn cuộn như thủy triều gột rửa bốn phương.

Lúc đao khí trào lên, vừa chạm vào nó đã diệt, Bùi Lăng vội vàng chém ra càng nhiều đao khí sắc bén.

Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, vô số phục khắc thể Tổ Kiếm, phục khắc thể [Trảm Tà Phủ], phục khắc thể [Bản nguyên tích vô đỉnh] nhao nhao hiện ra trong hư không, ngăn ở trước người hắn.

Lưỡi kiếm cuồn cuộn như tuyết lớn lộn xộn rơi xuống, đỡ lấy kiếm ý kinh khủng, đón lấy kiếp lôi.

[Trảm Tà Phủ] giản dị tự nhiên, lưỡi búa như sương, lấy khí thế ngăn trở xé rách hư không, như muốn cắt đứt trận lôi đình này; Bóng người trên [Bản nguyên tích vô đỉnh] nhao nhao hóa thành nữ tử mềm mại đáng yêu xinh đẹp...

ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Trong tiếng vang to lớn đinh tai nhức óc, đao khí huyết sắc nhanh chóng vỡ nát, phục khắc thể Tổ Kiếm chôn vùi như bọt biển, phục khắc thể [Trảm Tà Phủ] sụp đổ; [Bản nguyên tích vô đỉnh] vỡ nát từng mảnh tiêu vong...

Tử điện chiếu không, kiếp lôi chỉ hơi dừng lại chợt như thác nước cuồn cuộn tiếp tục rơi xuống.

Thấy thế, Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, trong lòng âm thầm lo lắng, đây đã là trạng thái mạnh nhất hiện nay của hắn!

Bây giờ uy năng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên] đã sánh vai với tiên thuật chân chính!

Nhưng tình huống lúc này, hắn cũng khó mà ngăn cản kiếp lôi ở vòng ngoài, căn bản không có khả năng làm bị thương "Ngũ Ôn"

tổ sư ở trung tâm đạo kiếp!

Quan trọng nhất là, trạng thái như bây giờ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mấy tức ngắn ngủi nhưng kiếp lôi lại cuồn cuộn không ngừng, trước khi "Ngũ Ôn" tổ sư vượt qua trận đạo kiếp này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội gì!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, quanh người Bùi Lăng bốc lên tử khí tản khắp như khói bụi, kiếp lôi vô cùng kinh khủng đồng thời rơi xuống trước người hắn.

Bùi Lăng không dám do dự, lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Trong chớp mắt tiếng nói vừa ra, vô số kiếp lôi như sông rộng tức giận âm vang rơi xuống, toàn bộ bổ trúng thân thể Bùi Lăng.

Điện quang tím xanh sáng tỏ như mặt trời, hóa thành vô số lôi xà nhanh chóng đi khắp trong ngoài nhục thân, đều vì đó hấp thu, không tạo thành chút tổn thương nào với hắn.

Từng sợi huyết sắc bay xuống trời cao, lập tức bị kiếp lôi chôn vùi thành tro tàn.

Sợi huyết sắc vốn che kín trên người Bùi Lăng nhanh chóng bị kiếp lôi tẩy đi, phục khắc thể Tổ Kiếm còn cắm ở trong vết thương cũng bị kiếp lôi đánh nát, run rẩy biến mất, trọng thương vô cùng nặng nề bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Tử khí như khói bụi nặng nề mạnh mẽ đến cực điểm nhanh chóng tiêu tán trước lôi đình, sinh cơ dày đặc sinh sôi ra từ trong mùi khét.

Chỉ có điều, vừa thoát khỏi trạng thái sắp chết, khí tức của Bùi Lăng nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt đã hạ xuống Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong.

Bùi Lăng duy trì tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vị trí trung tâm kiếp lôi, trong mắt hắn lấp lóe u quang nhìn qua từng tầng lôi đình, trong nháy mắt khóa chặt bóng dáng "Ngũ Ôn" tổ sư, sau đó tiếng nói thay đổi: "Quên!"

Chương 2298: Trường sinh khó!

Tiếng nói vừa ra, pháp tắc thiên địa lập tức thay đổi theo tiếng.

Chỉ có điều, loại sửa đổi này vừa bắt đầu, ngay sau đó tất cả trật tự đều bị thiên kiếp giữ lại pháp tắc ban đầu của phương thiên địa này, không chịu bất kỳ ngoại lực gì di chuyển.

Thấy pháp tắc vô dụng, Bùi Lăng nhướn mày cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Kiếp vân trận đạo kiếp này của "Ngũ Ôn" tổ sư đúng là hắn gọi đến.

Nhưng vừa rồi đối phương đã cắt ngang tiên thuật của hắn, hiện tại trận đạo kiếp này đã là thiên đạo chân chính diễn hóa!

[Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] có thể ngụy trang thiên đạo, nhưng không thể khống chế thiên đạo!

Bởi vậy, hiện tại hắn lại thi triển tiên thuật này, cũng chỉ có thể hấp thu đạo kiếp, lại không khống chế được đạo kiếp đã giáng lâm...

Lúc này ra tay, trừ khi hắn có thể mạnh hơn trận đạo kiếp này, nếu không sẽ bị "Ngũ Ôn" tổ sư đang độ kiếp làm bị thương!

"Tiên lộ... Thật là khó!"

"Hy vọng uy năng trận đạo kiếp này mạnh hơn chút nữa, lúc 'Ngũ Ôn' tổ sư vượt qua trận đạo kiếp này, tổn thương càng nặng càng tốt!"

"Đến lúc đó, ta lập tức tiến vào trạng thái sắp chết, phát huy ra toàn bộ uy năng [Mạt Đạo Khuynh Tiên], sau đó lấy tiên thuật [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này ra tay..."

"Thành bại chỉ trong lần này!"

Cát vàng uốn lượn vạn dặm, cồn cát xa gần cao thấp xen vào nhau, yên tĩnh đứng sừng sững dưới sắc trời ảm đạm.

Cơn gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, dấy lên cát bụi đây trời.

Bão cát phía trên vòm trời, độn quang lấp lóe, đột nhiên dừng bước.

Nơi đây còn trong cảnh nội Luân Hồi tháp, dĩ nhiên đã rời xa chiến trường Cự Sương thành.

Hạ Phất Khung là người đầu tiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng.

Nơi xa, lôi quang huy hoàng tràn trề giáng xuống như là mặt trời bộc phát, chiếu sáng hoang mạc không biết bao nhiêu ngàn dặm.

Sáng tỏ chói mắt, thiên uy đường hoàng.

Uy áp kinh khủng, cho dù khoảng cách xa vẫn truyền lại rõ ràng, mọi người đều vô thức thay đổi sắc mặt.

Rất nhiều tu sĩ năm tông chính đạo ở sau lưng hắn ta nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè: "Đạo kiếp Độ Kiếp kỳ kinh khủng như vậy!"

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, ánh mắt Trân Giáng Huệ phức tạp, xúc động nói: "Từ năm tháng dài đằng đẳng đến nay, đây là lần đầu tiên chúng ta tận mắt thấy đạo kiếp Độ Kiếp kỳ!"

Đám người bọn họ đều Hợp Đạo đã lâu, mặc dù trong tông môn cũng có tổ sư Độ Kiếp kỳ nhưng dưới tình huống bình thường tu sĩ Hợp Đạo không có cơ hội quan sát đạo kiếp Độ Kiếp kỳ.

Lần này trước mọi người đến Luân Hồi tháp quan chiến, lại không ngờ sẽ gặp được "Ngũ Ôn" độ kiếp!

Lấy lại bình tĩnh, Sầm Phương Ác trầm giọng mở miệng: "Lần này "Ngũ Ôn' lão ma không có chút chuẩn bị nào, mới có thể độ kiếp ở Bàn Nhai giới"

"Dưới tình huống bình thường, tu sĩ Độ Kiếp kỳ đều sẽ sắp xếp nơi độ đạo kiếp ở vực ngoại hư không, như thế nắm chắc sẽ lớn hơn."

Văn Nhân Linh Sắt gật đầu: "Đạo kiếp vừa bắt đầu"

"Tiếp theo sẽ càng ngày càng mạnh"

"Tốt nhất chúng ta nên tránh xa một chút."

Những người khác nói: "Tốt!"

Thế là, đám người tự thi triển độn pháp dẫn theo đệ tử môn hạ, phi độn đến nơi càng xa xôi hơn.

Trên đỉnh một tòa cồn cát to lớn, bóng dáng đám người Vô Sầu Tử xuất hiện.

Trên đỉnh đầu vẫn là kiếp vân đen nghịt, vốn là ban ngày, lúc này đã sớm không còn chút ánh sáng nào, bóng tối bao trùm cả vùng.

Nơi xa bóng đen chập trùng, phác hoạ ra đường cong đơn giản trong ánh sáng mờ tối.

Nơi này cách Cự Sương thành đã rất xa xôi.

Nếu không phải bọn họ đều là tu sĩ Hợp Đạo kỳ, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây trong thời gian ngắn ngủi như thế.

Sau khi đám người hạ xuống nhìn nhau, đang muốn mở miệng, đột nhiên ánh sáng trắng lóe lên, hồi lâu sau ở nơi xa sau lưng mới truyền đến một tiếng sấm sét kinh khủng rung động mặt đất.

Sắc mặt đám người Vô Sầu Tử không thay đổi quá nhiều, tu sĩ dáng vẻ quý công tử kia từ tốn nói: "Thiên kiếp ở phương ảo cảnh này cũng miêu tả ra dáng."

"Khó trách những tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong kia không phân rõ hiện thực và huyễn cảnh"

Tu sĩ dáng vẻ ăn mày bình tĩnh nói: "Tiên hạ đẳng tâm tính yếu đuối không chịu nổi, tâm cảnh rung chuyển, sở dĩ sẽ đắm chìm trong phương huyễn cảnh này, cũng không phải vì thiên kiếp quá chân thực, dù sao có thể đạt tới tu vi tiên hạ đẳng tổ sư tiểu tháp kia, cuối cùng chỉ là số ít."

Vô Sầu Tử gật đầu nói: "Không sai! Hy vọng tổ sư tiểu tháp kia có thực lực mạnh hơn một chút, đừng bị thương quá nặng trong đạo kiếp, dẫn đến Bùi tiên đế thắng trận, quá không thú vị."

Tu sĩ giống như tiểu thư nhà giàu nhìn quanh một vòng, nói: "Nơi này cũng đủ rồi, chắc sẽ không ảnh hưởng đến Bùi tiên đế"

Những người khác gật đầu, đám người chợt có người lấy ra bàn nhỏ bồ đoàn, có người ngồi trên mặt đất, có người đứng chắp tay... Tốp năm tốp ba rải rác trên đồi cát, quay đầu nhìn về phía đạo kiếp.

Sắc trời đều bị thôn phệ, mây đen nặng nề âm u.

Một đôi quỷ thủ to lớn đột nhiên duỗi ra từ hư không, cưỡng ép xé rách không gian.

Ngay sau đó, hành cung bạch cốt chậm rãi xuất hiện.

Phía trên hành cung phù văn lấp lánh, một màn sương đỏ như tấm lụa mỏng bao quanh, đại trận phòng hộ đã mở ra.

Chương 2299: Trường sinh khó! (2)

Sau khi xuất hiện ở phương thiên địa này, hành cung bạch cốt lập tức hạ xuống, chẳng mấy chốc đã nghi lại trên một tòa cồn cát có thể nói là nguy nga.

Trong chính điện, Tư Hồng Khuynh Yến đã không còn lười biếng tùy ý như một lát trước, nàng ngồi nghiêm chỉnh, trong đôi mắt xinh đẹp quyến rũ tràn đầy nghiêm nghị.

Oanh!"

Một tiếng sấm sét vô cùng to lớn cuốn tới từ đằng xa, khí tức chí dương chí liệt tản ra thiên địa, sương máu quấn lấy hành cung lập tức tiêu tán non nửa, vô số phù văn sáng tắt một hồi lâu, mới ổn định.

Rất nhiều thị nữ dị tộc quỳ sát phía dưới thềm son, từng người sắc mặt trắng bệch, câm như hến, không biết là bị Thiên Lôi trấn áp hay e ngại sự uy nghiêm của Tư Hồng Khuynh Yến.

Tư Hồng Khuynh Yến nhắm hai mắt, hơi nghiêng đầu, cảm giác một hồi.

Một lát sau, nàng mở mắt ra, hừ nhẹ một tiếng.

Nghiệt súc còn ở chỗ đó, hơn nữa không có việc gì!

Ngay cả đạo kiếp Độ Kiếp kỳ cũng không làm gì được nghiệt súc kia!

Xem ra lần sau báo thù phải tìm một người giúp đỡ mới được.

Chắc Thái Thượng trưởng lão Chẩm Thạch Tô thị Tô Tích Nhu kia đã gần tái tạo nhục thân xong, tìm đối phương cùng liên thủ đi.

Địa điểm quyết định ở bên ngoài động phủ Tô Ly Kinh, có phu quân nhìn xem mới càng thêm yên tâm...

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn Mệnh Hồn đăng lơ lửng, hội tụ như biển.

Phía trên lấm ta lấm tấm ánh sáng có một vài bức tranh như ẩn như hiện.

Trong hư không ảm đạm có một bóng người hỗn độn ngồi xếp bằng làm người ta sợ hãi.

Hắn ta áo vải lam lũ như vô số khốn khó tuyệt cảnh hội tụ thành.

"Phục Cùng" tổ sư mặt không thay đổi nhìn qua chiến trường phương xa.

Lần trước Cửu Nghi sơn "Thế Vị" ra tay, vì để phòng ảnh hưởng đến tiên lộ của Bùi Lăng, hắn ta cách không ra tay ngăn cản.

Lần này Luân Hồi tháp "Ngũ Ôn"... Đối phương là ra tay với Bùi Lăng, chứ không phải ra tay với vật liệu ở trên tiên lộ của Bùi Lãng!

Bởi vậy, hắn ta không có ý ngăn cản toàn bộ quá trình chiến đấu.

Hiện tại tình huống này, Bùi Lăng có thể thắng, tất nhiên không còn gì tốt hơn.

Nhưng nếu thua, tiên lộ sẽ cắt đứt, vậy hắn ta sẽ tự đi tìm "Ngũ Ôn" tính sổ sách về tổn thất của Thánh tông, chỉ là trước đó hắn ta tuyệt đối không ra tay!

Trừ cái đó ra, tình huống Vĩnh Dạ hoang mạc cũng bị hắn ta tạm thời đè xuống.

Trước khi Bùi Lăng đi đến đầu tiên lộ này, hắn ta không định thông báo cho tám tông môn lớn khác, đề phòng việc của Đọa Tiên ảnh hưởng đến cơ hội thành tiên lần này...

Phía trên di chỉ Cự Sương thành.

Kiếp vân nặng nề như mực, sắc trời hoàn toàn chôn vùi.

Nguồn sáng duy nhất giữa thiên địa là lôi quang tím xanh, mang theo thiên uy huy hoàng nhét đầy thiên địa, uy năng mênh mông đánh tan như lợi kiếm treo trên đỉnh.

"Răng rắc!"

Một tiếng giòn vang rất nhỏ vừa truyền ra, chợt chôn vùi trong lôi đình cuồn cuộn, chuông đồng trong tay "Ngũ Ôn" tổ đột nhiên xuất hiện một vết nứt.

Ngay sau đó, tiếng chuông im bặt.

Không còn tạo ra màn chắn màu xám.

"Ngũ Ôn" tổ sư vội vàng lấy ra một tấm phù lục đạo uẩn dạt dào, những bùa chú này đều lấy da của tu sĩ cấp cao chế tác thành, mỗi một tấm đều tràn ngập khí tức kinh khủng.

Nhưng hắn ta căn bản không kịp thôi động phù lục trong tay, kiếp lôi cuồn cuộn đã như hồng thủy tràn lan, cuồn cuộn gào thét lập tức đánh xuống.

ầm ầm ầm ầm ầm! !

"Ngũ Ôn" tổ sư lập tức từ rơi xuống giữa không trung, thành trì vốn chỉ còn lại đống đổ nát thê lương đã sớm bị kiếp lôi đánh thành bụi mù lộn xộn bay lên, khó mà thấy đáy vực sâu.

Áo bào xám như sao băng rơi gấp, đập ầm ầm vào trong mảnh vực sâu này: "Ngũ Ôn" tổ sư không kịp đứng dậy, trong miệng lập tức trào ra máu tươi, trong chớp mắt đã thấm ướt vạt áo trước.

Trên dưới cả người hắn ta cháy đen như mực, điện xà tím xanh còn đang nhanh chóng đi khắp, không ngừng ăn mòn thể xác.

Trong chốc lát, khí tức "Ngũ Ôn" tổ sư trở nên vô cùng yếu ớt.

Kiếp lôi không hề ngừng, trời cao lôi rơi như mưa rào, bão táp đánh xuống như thiên hà cuốn ngược, sông dữ chảy xiết, trong nháy mắt đánh xuống "Ngũ Ôn" tổ sư ở đáy vực.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Vô số điện quang lấp lánh càn khôn, chiếu khắp thiên địa, trong nháy mắt máu tươi ào ạt nhanh chóng lan tràn trong đáy vực...

Điện quang ngắn ngủi xua tan bóng tối, chiếu sáng phương thiên địa này.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, tóc mực cuồn cuộn theo cơn gió mạnh, tản ra khắp nơi như thủy triều lặp đi lặp lại điên cuồng múa, vô số lôi đình ầm vang rơi xuống, lúc chạm đến thể xác lại nhao nhao hóa thành điện xà nhỏ bé, mãnh liệt đi khắp, đều bị hắn hấp thu như uống sóng.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, đang toàn lực khôi phục pháp lực và thương thế.

Hiện tại khoảng cách trận đạo kiếp này bắt đầu mới qua chưa đến mười tức, mặc dù nói dưới tác dụng [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], hắn có thể kiên trì nhưng dù sao tiên thuật này cũng làm trái thiên cương.

Thời gian thi triển quá dài sẽ khiến thượng giới chú ý!

Trước tiên cần phải rời khỏi khu vực thiên kiếp, chờ đạo kiếp kết thúc, trực tiếp cách không ra tay!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng muốn thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn].

Chương 2300: Thắng!

Nhưng vào lúc này, kiếp lôi cuồn cuộn im bặt mà dừng, kiếp vân cực kỳ đậm đặc hội tụ xung quanh cũng bắt đầu tan thành mây khói theo.

Sắc trời thôn phệ lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện.

Phương càn khôn này bắt đầu sáng lên!

Bùi Lăng lại thay đổi sắc mặt, lập tức mở hai mắt ra!

Thời gian ngắn như thế: "Ngũ Ôn" tổ sư lại đã vượt qua trận đạo kiếp này?

Không thể cho đối phương cơ hội khôi phục, phải lập tức ra tay!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng còn chưa kịp có hành động, một luồng lực lượng thiên địa mênh mông đột nhiên trào lên mà đến từ các nơi trong địa giới Luân Hồi tháp, điên cuồng quán chú vào trong cơ thể hắn.

Hắn lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên bên tai hắn: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ [tiên lộ tranh phong] thành công, hệ thống đưa tặng miễn phí một (tiên lộ phúc duyên 1..."

"Leng keng! Kiểm tra ra Luân Hồi tháp...

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí [tiên lộ phúc duyên:

Luân Hồi tháp 1..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài...

Thấy mình đột nhiên mất đi quyền khống chế thân thể, trong đầu Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, [tiên lộ tranh phong] thành công?

Làm sao thành công?

Hắn còn chưa tiến hành quyết chiến sau cùng với "Ngũ Ôn" tổ sư độ xong đạo kiếp...

Chờ chút!

"Ngũ Ôn" tổ sư bị đạo kiếp đánh chết? ?

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng ngạc nhiên, hệ thống đã thao túng thân thể hắn lần nữa xe nhẹ đường quen hóa thành dáng vẻ "Ngũ Ôn " tổ sư, nghênh ngang phi độn đến Luân Hồi tháp...

Cát vàng mênh mông, Lưu Ly tháp sừng sững trong hư không, chuông đồng chậm chạp leng keng, tiếng chuông nặng nề cổ xưa khiến bốn phương tám hướng chấn động.

Phía trên tháp cao, một đám áo bào xám đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn lôi đình cuồn cuộn ở đằng xa.

Nơi đây cách Cự Sương thành đã rất xa xôi, nhưng hiện tại lôi âm cuồn cuộn, cồn cát xung quanh vẫn đang run rẩy, thậm chí còn có thật nhiều cồn cát đổ sụp, hóa thành cát sỏi như nước chảy, trào lên như sống, dấy lên bão cát che ngợp bầu trời.

Một tu sĩ áo bào xám nhìn chân trời tím xanh, trầm giọng nói:

"Trận đạo kiếp này của Đại Phù Đồ Lệnh tới quá đột ngột, không biết có thể vượt qua hay không."

Một tu sĩ đứng bên cạnh hắn ta hơi trầm ngâm: "Không biết.

Chúng ta chưa từng gặp qua đạo kiếp chân chính... Chỉ có thể xem Đại Phù Đồ Lệnh"

Một nữ Thái Thượng trưởng lão nhẹ xuyt: "Cũng may, Bùi Lăng đã nhận giáo hóa..."

Lúc nói chuyện, lôi đình kinh khủng đột nhiên dừng lại, mây đen phía trên nhanh chóng tiêu tán, bầu trời dần hồi phục sáng tỏ, lại xuất hiện về xanh ngọc.

Một đám Thái Thượng trưởng lão Luân Hồi tháp khẽ giật mình, đạo kiếp kết thúc nhanh như vậy?

Chỉ có điều, bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Đạo kiếp kết thúc nhanh như vậy, chỉ sợ Đại Phù Đồ Lệnh...

Các Thái Thượng trưởng lão không dám tiếp tục suy nghĩ, toàn bộ Lưu Ly tháp đều rơi vào sự im lặng quỷ dị, bầu không khí đột nhiên áp lực nghiêm nghị.

Một hồi lâu sau mới có một Thái Thượng trưởng lão dung mạo tiều tụy khàn giọng mở miệng: "Đại Phù Đồ Lệnh..."

Còn chưa nói hết câu, một đồng bạn cách hắn ta không xa đột nhiên ngắt lời nói: "Đại Phù Đồ Lệnh trở về!"

Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt tên Thái Thượng trưởng lão này.

Đã thấy trong hư không có một bộ áo bào xám đạp không mà tới, ống tay áo hắn phần phật, đón gió phồng lên, trên dưới quanh người không hề có đồ trang trí, chỉ có bên hông treo một cái Lưu Ly tháp huyết ảnh.

Dưới mũ trùm, khuôn mặt tiều tụy trầm tĩnh như biển, đôi mắt sắc bình thản không có bất kỳ biểu cảm gì, trấn định ung dung, chính là "Ngũ Ôn" tổ sư!

Hắn ta thu liễm khí tức hoàn mỹ, không hề lộ ra ngoài, đang bước trên mây nhanh chóng tới gần Lưu Ly tháp.

Một đám Thái Thượng trưởng lão cực kỳ vui mừng, Đại Phù Đồ Lệnh thành công!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Đại Phù Đồ Lệnh đã đến gần.

Tất cả Thái Thượng trưởng lão lập tức đi ra Lưu Ly tháp, chân đạp hư không, khom mình hành lễ, cùng nhau nói: "Chúc mừng Đại Phù Đồ thắng ngay từ trận đầu, giáo hóa thiên kiêu!"

Đại Phù Đồ Lệnh lại không để ý đến bọn họ, ngay cả mắt cũng không nhìn một cái, tiếp tục phi độn về phía Luân Hồi tháp, chưa từng dừng lại chút nào.

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng triệu hồi Lưu Ly tháp, thi triển đạo pháp theo sát phía sau.

Luân Hồi tháp.

Trên khoảng đất trống vài tòa thạch tháp chen chúc, là một khối Thanh Nham to lớn.

Trên đó khắc đủ loại phù văn, đường vân, xung quanh gió đen vù vù, cát bay đá chạy, lại không thể rơi vào trên đó, đều bị lực lượng vô hình ngăn cách ở bên ngoài.

Bỗng nhiên, toàn bộ Thanh Nham nổi lên ánh sáng trắng to lớn.

Không gian chấn động dữ dội, chẳng mấy chốc đã có có một đám bóng người áo bào xám xuất hiện ở khoảng không bên trên Thanh Nham.

Chính là "Ngũ Ôn" tổ sư cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão.

Phát hiện khí tức người đến, mấy bóng xám trang phục tương tự bên cạnh Truyền Tống Trận lập tức khom mình hành lễ: "Cung nghênh Đại Phù Đồ Lệnh, chư vị Thái Thượng trưởng lão khải hoàn!"

Mặc dù những người này còn không biết kết quả trận chiến của Đại Phù Đồ Lệnh như thế nào, nhưng Bùi Lăng kia kinh tài tuyệt diễm thế nào, cuối cùng chỉ là một hậu bối.

Chương 2301: Không lãng phí

Đại Phù Đồ Lệnh mới lên lại là tổ sư một tông!

Một trận chiến này, căn bản không thể có chuyện ngoài ý muốn!

huống chi, tuy lúc này Đại Phù Đồ Lệnh mặt không biểu tình, nhìn không ra vui giận nhưng đám Thái Thượng trưởng lão chen chúc hai bên lại từng người vui vẻ ra mặt, vẻ mặt vui vẻ nhẹ nhõm.

Ai thắng ai bại liếc qua thấy ngay.

Vì vậy, những tu sĩ này phụ trách thủ hộ Truyền Tống Trận Luân Hồi tháp, lúc này tâm trạng cũng rất không tệ.

Cho dù "Ngũ Ôn" tổ sư không để ý đến bọn họ, phi độn thẳng đến Lưu Ly tháp cực lớn bị rất nhiều rừng tháp chen chúc, cũng không hề có vẻ mất mát.

Tu vi Đại Phù Đồ Lệnh bực nào, thực lực cỡ nào, lại là tầm mắt cỡ nào!

Chỉ giáo hóa một tên Thánh Tử tiểu bối cũng hạ bút thành văn!

Căn bản không thể sinh ra bất kỳ dao động gì với tâm cảnh của Đại Phù Đồ Lệnh.

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão thấy thế cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi theo sau lưng "Ngũ Ôn" tổ sư, dồn dập rối rít...

Sau một lát, trên đỉnh tháp Lưu Ly tháp cỡ lớn để các đời Đại Phù Đồ Lệnh đăng cơ, thoái vị cùng đại điển quan trọng mới được dùng đột nhiên mở ra.

Trong không gian có thể nói là bát ngát, dụng cụ duy nhất là bảo tọa nửa hoang vu, nửa phồn hoa trên ba bậc thang.

Bóng xám lóe lên, Bùi Lăng hóa thành dáng về "Ngũ Ôn" tổ sư xuất hiện ở chỗ này, không do dự chút nào nhanh chân đi đến bảo tọa.

Hắn nhanh chóng đạp vào thềm son đơn giản, tán bào ngồi xuống, quan sát phía dưới.

Ngay lúc này, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão theo sát mà tới, nhao nhao quỳ mọp xuống đất, lại chúc mừng: "Chúc mừng Đại Phù Đồ Lệnh đạo kiếp thành công, sớm thành trường sinh cửu thịt"

"Chúc mừng Đại Phù Đồ Lệnh lại giáo hóa một vị nhân tài cứu thế vì phương thiên địa này, Bàn Nhai giới có hy vọng ổn định!"

"Hôm nay song hỉ lâm môn, chọn một chỗ cứu trợ, lấy đó ăn mừng!"

"Không sai! Kính xin Đại Phù Đồ Lệnh hạ lệnh, cứu vớt phương thế giới này, chúng ta việc nghĩa chẳng từ!"

"Thiên địa mênh mông, càn khôn rộng rãi, chỉ cứu vớt một góc nhỏ quá nhỏ hẹp. Không bằng lại mở ra đại chiến thảo ngụy, đợi Đại Phù Đồ Lệnh đạo kiếp thành công và giáo hóa Bùi Lăng, một phát dẹp yên tai hoạ thiên địa!"

"Chờ chút, các ngươi quên rồi sao? Trước khi thảo phạt năm tông ngụy đạo còn có một chuyện cần Đại Phù Đồ Lệnh cân nhắc quyết định, đến nay chưa có kết luận với biến cố trong Vĩnh Dạ hoang mạc..."

"Bẩm Đại Phù Đồ Lệnh, lấy thực lực của chúng ta không thể dò xét ra vấn đề của Vĩnh Dạ hoang mạc. Bây giờ Đại Phù Đồ Lệnh đắc thắng trở về, không biết lúc nào có thể tiến về Vĩnh Dạ hoang mạc dò xét tình huống?"

Nghe bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận, Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa mặt không biểu tình, không hề đáp lời.

Lực lượng thiên địa cuồn cuộn còn đang liên tục không ngừng quán chú vào trong cơ thể hắn.

Đến lúc này, Bùi Lăng đã hoàn toàn lấy lại tinh thần.

"Ngũ Ôn" tổ sư chân chính đã độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu!

Trước đó đạo kiếp giáng lâm, hắn không cho rằng "Ngũ Ôn" tổ sư sẽ độ kiếp thất bại... Đây không phải lúc ấy hắn không nghĩ tới, mà là từ khi hắn bước vào con đường này, cho tới bây giờ chưa từng thấy vị thiên kiêu chín môn phái lớn nào chết trong lôi kiếp!

Tu sĩ có thể đi đến Hợp Đạo kỳ trở lên, đều là thiên kiêu trong thiên kiêu!

Độ Kiếp kỳ càng là sự tồn tại mà biết bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm không thể với tới!

Người mạnh như thế, tổ sư Luân Hồi tháp đương thời... Cường đại dường nào, át chủ bài thủ đoạn sâu không lường được...

Nhưng dù vậy "Ngũ Ôn" tổ sư vẫn trực tiếp vẫn lạc trong đạo kiếp!

Điều này thật sự khiến hắn không tưởng được!

Nhưng cùng lúc, điều này cũng có nghĩa đạo kiếp Độ Kiếp kỳ kinh khủng bực nào!

"Cũng may, ta có [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] mà Ý chí Chân Tiên truyền thụ cho... Không cần lo lắng vấn đề đạo kiếp..."

"Ngược lại lần tiên lộ này, Ngũ Ôn tổ sư không phải chết trên tay ta, mà là trong thiên kiếp nhưng tiên lộ của ta vẫn thành công..."

"Đây cũng là vì đạo kiếp của Ngũ Ôn tổ sư do ta thu hút tới."

"Thế nhưng, còn có một loại khả năng... Lúc ấy ta vẫn luôn sử dụng [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên]"

"Ngũ Ôn tổ sư chết bởi thiên kiếp, chết bởi thiên đạo."

"Lúc ấy ta đang ngụy trang thiên đạo..."

"Cho nên tiên lộ phán định Ngũ Ôn tổ sư là ta giết..."

Đang nghĩ ngợi, trong đầu Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành đưa tặng [tiên lộ phúc duyên: Luân Hồi tháp 1..."

"Leng keng! Lần này là đưa tặng gấp ba, hệ thống tiếp tục đưa tặng [tiên lộ phúc duyên: Hàn Ảm Kiếm tông 1, [tiên lộ phúc duyên: Tố Chân Thiên] cho ngài..."

Còn chưa dứt lời, Bùi Lăng lập tức đứng dậy.

Chỉ có điều, bước chân hắn chưa bước ra, cảnh tượng xung quanh lập tức kỳ quái, trong nháy mắt xuất hiện trước một cánh cửa cao lớn nguy nga!

Xung quanh cánh cửa này là bóng tối tĩnh mịch, có đủ loại cảm giác khiến người ta hoảng sợ run rẩy tản ra nồng đậm như thực chất.

Bên trái là bút pháp mạ vàng phác hoạ ra cảnh núi thây biển máu, chúng sinh diệt tuyệt như đại kiếp trước mắt, trời sập đất nứt; bên phải là thịnh thế thái bình, phú quý kéo dài, phồn vinh như liệt hỏa nấu dầu.

Chương 2302: Không lãng phí (2)

Lúc này, cửa lớn mở rộng lộ ra cảnh tượng phía sau cửa.

Kia là một mảnh sương mù màu xám đen sợi thô như mây, không tính đặc biệt dày đặc lại mơ hồ hỗn độn, ánh mắt và thần niệm của tu sĩ đều khó thăm dò tình hình cụ thể bên trong, cùng loại với [Minh Thiên Chi Vụ].

Trong sương mù có hơn mười hình bóng tối tăm lay động, từ hình dáng phán đoán, dường như là từng vị tu sĩ ngồi xếp bằng.

Bất kỳ một cái bóng gì đều truyền ra khí tức to lớn vô cùng kinh khủng, như là vạn dãy núi đè ép xuống.

Từng đạo ánh mắt tối nghĩa, vắng lặng lộ ra từ trong bóng tối phía dưới mũ trùm, toàn bộ rơi trên người Bùi Lăng: "Leng keng!

Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần đưa tặng miễn phí này đến đây là kết thúc"

"Leng keng! Đưa tặng [tiên lộ phúc duyên] thất bại, lần sau hệ thống tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lập tức rõ ràng, sau cánh cửa lớn này đều là các đời tổ sư Luân Hồi tháp còn chưa phi thăng!

Hắn không do dự chút nào, lập tức cúi đầu hành lễ: "Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đời này, bái kiến Thánh tháp chư vị tiền bối! "

Một bóng dáng giữa cửa gọn gàng dứt khoát trả lời: "Thánh tháp cần mấy danh ngạch Phù Sinh cảnh"

Luân Hồi tháp.

Di chỉ Cự Sương thành.

Gạch bể ngói võ không còn sót lại chút gì, bão cát cuồn cuộn nhanh chóng chôn vùi dấu vết từng tồn tại của một tòa thành lớn.

Trên trời cao, ánh mặt trời lồng lộng, tình cảnh đêm tối đột nhiên giáng lâm vừa rồi đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Nhưng khí tức đạo kiếp còn sót lại trong phương thiên địa này vẫn trấn áp rất nhiều sinh linh.

Bão cát bay lên, cát sỏi sàng sàng, ngoài ra lại không bất kỳ tiếng động gì.

Hơi khói ngũ sắc xen lẫn trong bão cát, lặng yên tiêu tán.

Ôn độc chạy trốn như sương, tụ tán vô thường.

Chỗ sâu nhất vực sâu to lớn, tiếng dạt dào không dứt.

Huyết hà cuồn cuộn đang dâng lên từng chút một, dòng máu cuồn cuộn tung hoành chảy xuôi, bên trong tràn ngập uy năng kinh khủng khó mà miêu tả.

Cho dù là tu sĩ Hợp Đạo bình thường cũng khó có thể tiếp cận.

Ngược dòng tìm hiểu thuận theo đầu huyết hà to lớn này, là một bóng dáng áo bào xám.

Khuôn mặt hắn ta tiều tụy, bên hông đeo một cái Lưu Ly tháp huyết ảnh, thể xác vẫn lưu lại khí tức cường đại, sinh cơ cũng đã hoàn toàn tiêu tán.

Chính là "Ngũ Ôn" tổ sư!

Đột nhiên, không gian cách đó không xa xuất hiện một vết nứt.

Một cái hồn thủ tái nhợt sáng long lanh nhô ra từ trong khe hở, khí cơ cổ xưa lạnh lẽo phía trên hồn thủ làm người ta sợ hãi, hắn ta không nhìn lực lượng đạo kiếp còn sót lại trong vực sâu, không nhìn hơi khói ngũ sắc xen lẫn ôn độc, không nhìn uy áp huyết hà... Một tay thẳng ra nắm lấy thi hài "Ngũ Ôn" tổ sư, thu vào trong khe hở.

Ngay sau đó, kẽ nứt không gian đã khép kín, chỉ còn lại huyết hà cuồn cuộn nhanh chóng trào lên dưới đáy vực sâu, bành trướng rong ruổi, tản khắp ngàn dặm...

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng chìm nổi, lấm ta lấm tấm, hội tụ như biển.

Trong mảnh hư không mênh mông như hải dương này: "Phục Cùng" tổ sư ngồi nghiêm chỉnh, lúc này đang duỗi ra một hồn thủ tái nhợt như chết, sáng long lanh như thuỷ tinh, chui vào trong hư không.

Chẳng mấy chốc đầu vai hắn ta bất động, cánh tay thu hồi từ hư không từng chút một.

Lúc "Phục Cùng" tổ sư hoàn toàn thu hồi cánh tay, một bộ thi thể mặc áo bào xám cũng bị lôi ra từ trong kẽ nứt không gian, chính là "Ngũ Ôn" đã vẫn lạc!

Nhìn qua cỗ vật liệu tu luyện Độ Kiếp kỳ này: "Phục Cùng" tổ sư khẽ gật đầu.

Tu vi hiện tại của hắn ta không dùng đến loại tài liệu này, nhưng lúc hắn ta tuổi nhỏ từng trải qua một đoạn năm tháng khá gian nan khốn khổ, biết rõ mỗi một phần tài nguyên đều cực kỳ trân quý, nhất định phải cố mà trân quý.

Vì vậy, không thể thấy người khác lãng phí!

Tiểu bối Bùi Lăng kia rất không được!

Lần trước khiêu chiến Cửu Nghi sơn, khiêu chiến Thiên Sinh giáo hắn đều như thế, thắng, đến tông môn đối phương diễu võ giương oai, không biết thu vật liệu về túi trước.

Nhiều khi, dù tiểu bối này không dùng được những tài liệu kia, cũng có thể dùng để bán lấy linh thạch...

Thế nhưng, lần đó "Thế Vị" tiểu bối Cửu Nghi sơn kịp thời thu về vật liệu, tình huống Thiên Sinh giáo cũng không kém là bao.

Ngược lại lần này, vừa rồi hắn ta cố ý đợi ba tức, bên Luân Hồi tháp kia không có ý thu về, vậy đây cũng là một bộ vật liệu vô chủ, hắn ta nhặt được là của hắn ta!

Sau đó, xử lý tài liệu này một chút, chờ sau này Bùi Lăng quay về phải dạy bảo tiểu bối này thật tốt, không thể mỗi lần đều vung tay quá trán như vậy...

Bão cát cuồn cuộn, bụi bặm bay đây trời.

Tầng đồi ôm xa, khắp nơi yên ắng.

Trên màn trời màu xanh đậm rủ xuống vầng trăng khuyết như lưỡi câu, yên tĩnh vẩy xuống ánh sáng trong trẻo ảm đạm.

Chương 2303: Lần này đưa Tư Hồng Khuynh Yến đi...

Bỗng nhiên, trong bóng tối bao la phía dưới cồn cát, không gian chấn động một cơn, xuất hiện một kẽ nứt.

Bóng dáng huyền bào vác đao đi ra từ bên trong, chỉ một thoáng lực lượng thiên địa đến từ toàn bộ địa giới Luân Hồi tháp lập tức trào lên như biển, gầm thét lao mạnh vào trong cơ thể hắn.

Bùi Lăng vô thức dùng thần niệm đảo qua bốn phương tám hướng, trên sa mạc cằn cỗi hoang tàn vắng vẻ không thấy bất kỳ sinh linh có linh trí gì, lúc này đưa tay bày ra một tòa trận pháp phòng hộ.

Chợt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện.

Những tổ sư Luân Hồi tháp kia nhìn ra hắn đang đi tiên lộ, vì vậy cũng không làm khó hắn quá.

Cho dù là vấn đề phân chia danh ngạch... Cũng không biết vì nguyên nhân gì, Luân Hồi tháp rất dễ nói chuyện, chỉ cần danh ngạch tiến vào Phù Sinh cảnh, còn không nhắc đến chín danh ngạch thành tiên kia.

Sau khi hắn đồng ý hứa hẹn, trực tiếp đưa hắn ra khỏi Luân Hồi tháp...

Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, đây cũng là một chuyện tốt với Bùi Lăng.

Hiện tại chỉ cần chờ hấp thu xong khí số Luân Hồi tháp, có thể đi khiêu chiến Vô Thủy sơn trang...

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhướn mày.

Những ma môn này thật sự quá không tuân theo quy củ!

Thiên Sinh giáo, cả tông ra trận...

Luân Hồi tháp, tổ sư ra sân...

Sau đó Vô Thủy sơn trang... Sư tôn Dược Dạ Thư cố ý để hắn khiêu chiến Vô Thủy sơn trang cuối cùng, nghĩ cũng biết độ khó của Vô Thủy sơn trang còn trên cả Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp!

Dựa theo xu thế tăng trưởng tu vi hiện tại của Bùi Lăng, dù hấp thu xong khí số của Luân Hồi tháp, tu vi cũng không thể đột phá Độ Kiếp kỳ, thậm chí còn rất khó đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong.

Cứ vậy đi khiêu chiến Vô Thủy sơn trang, luôn cảm thấy rất không ổn!

"Đến tìm ý chí Chân Tiên!"

"Một là lại học một môn tiên thuật... Trước tiên mặc kệ có làm trái thiên cương hay không, uy năng nhất định phải mạnh!"

"Hai là sớm nói rõ với ý chí Chân Tiên, để nàng đi ra giúp đỡ một tay!"

"Tốt nhất đến lúc đó sẽ không dùng những thứ này... Những chuẩn bị có liên quan nhất định phải làm tốt!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hạ quyết tâm, sau khi hấp thu xong khí số lập tức đi Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến.

Vĩnh Dạ hoang mạc tiếp giáp Luân Hồi tháp, chuyến này sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian của hắn, chỉ là lần này... Nên đưa ai đến đó?

Lần thứ nhất là Tư Hồng Diệu Ly, giúp hắn lấy pháp tắc đồng giá cùng một trăm bản vẽ đúc khí; Lần thứ hai là Lệ sư tỷ, giúp hắn lấy một môn tiên thuật tên là [Thực Nguyệt Chi Yến], chỉ là hắn thiếu pháp tắc tương ứng, không thể tu luyện; Bây giờ, dù là Tư Hồng Diệu Ly hay Lệ sư tỷ, đều không nắm giữ pháp tắc đồng giá và [Thực Nguyệt Chỉ Yến], lại dẫn hai người này đến, cũng không có lý do yêu cầu tiên thuật mới nữa.

Bởi vậy, lần này hắn chỉ có thể mang hồng nhan mới đến đó...

"ý chí Chân Tiên từng gặp Văn Nhân Linh Sắt, hơn nữa lúc ấy ta cứu Văn Nhân Linh Sắt cũng dựa vào sự giúp đỡ của ý chí Chân Tiên, đưa nàng tới không tiện diễn nữa..."

"ý chí Chân Tiên cũng từng gặp Yến Minh Họa, nhưng lúc đó là ở U Tố mộ, dẫn nàng tới cũng được. Chỉ có điều, nàng là đệ tử chính đạo, kỹ năng diễn là một vấn đề, cần tốn thời gian tiến hành tập luyện...

"Tư Hồng Khuynh Yến... Kỹ năng diễn tuyệt đối không có vấn đề!"

"Cũng rất nghe lời:

"Ngoại trừ rất biết diễn ra, không có vấn đề gì khác..."

"Bây giờ Tô Tích Nhu còn đang tái tạo nhục thân trong tông, còn không biết có tái tạo thành công hay không...

"Mạnh Hồng Huyến cũng tạm được, chỉ là số lần ta và nàng gặp mặt quá ít, sự hiểu biết với nàng có hạn..."

"Sư tôn Dược Dạ Thư, ừ... Không thể để sư tôn biết giao dịch giữa ta và Đọa Tiên..."

Sau khi cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng Bùi Lăng quyết định lần này đưa Tư Hồng Khuynh Yến đến Vĩnh Dạ hoang mạc, hắn đã nghĩ kỹ kịch bản...

Thế là, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm hấp thu lực lượng thiên địa cuốn tới.

Trong hư không đột nhiên sinh ra như gió bão, sức mạnh như vô cùng vô tận trùng điệp kéo đến từ bốn phương tám hướng trong Luân Hồi tháp, hùng hậu cuồn cuộn, cuộn thành hang như cái phếu to lớn, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn...

Ba ngày sau.

Dưới bóng tối cồn cát, trong trận pháp trùng điệp.

Bùi Lăng nhắm nghiền hai mắt, tóc mực không gió mà bay, tùy ý điên cuồng múa, khí tức quanh người hắn như thủy triều bành trướng, cường thịnh vô song, khoảng cách Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong đã càng ngày càng gần.

Sâu trong thức hải của hắn, bóng cây khổng lồ như lục địa khoan thai lượn quanh, cành lá đông đúc, bảy vòng mặt trời huy hoàng treo cao, chiếu rọi muôn phương.

Uy năng hùng hậu cuồn cuộn tiêu tán, hừng hực thần lệ.

Xung quanh gió ngừng cát nghỉ, màu xanh ngọc hiện ra, lực lượng thiên địa đã không còn quán chú vào trong cơ thể hắn.

Bùi Lăng mở mắt ra, cảm nhận được thể xác tinh lực dồi dào, pháp lực mênh mông, khẽ gật đầu.

Đã hoàn thành hấp thu toàn bộ khí số Luân Hồi tháp, như hắn dự đoán, tu vi của hắn vẫn là Hợp Đạo hậu kỳ.

Thế nhưng, cùng là Hợp Đạo hậu kỳ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực hiện tại của mình mạnh hơn trước khi khiêu chiến Luân Hồi tháp không biết bao nhiêu.

Chương 2304: Diễn hóa thiên địa

Dù là lực lượng, tốc độ hay cảm ngộ và vận dụng với pháp tắc đều không phải trước đó có thể so sánh!

Nếu lấy thực lực hiện tại lại đi khiêu chiến "Ngũ Ôn" tổ sư Luân Hồi tháp, dù tranh đấu chính diện chắc cũng không rơi vào thế yếu nữa...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lấy ra trường quyển màu nâu nhạt.

Đây là Linh Tê chỉ, thủ đoạn liên hệ của hắn và Tư Hồng Khuynh Yến.

Lấy ngón tay viết thay, hắn nhanh chóng viết xuống một hàng chữ trên giấy: "Bây giờ ngươi đang ở đâu?"

Tơ máu khó mà tính toán cuồn cuộn hội tụ, vừa mới ngưng tụ thành vân triện, phía dưới đã có huyết sắc nhảy lên, bắn tung toé như huyết hoa nở rộ, lúc máu me đầm đìa lại nhao nhao tạo thành một hàng chữ triện phiêu dật: "Hiện tại bản cung vừa trở lại Thánh tông, nghiệt súc nhà ngươi muốn làm cái gì?"

Vừa về tông môn...

Ừ, không phải đang làm nhiệm vụ mà "Phục Cùng" tổ sư đưa cho là được!

Thế là, Bùi Lăng tiếp tục viết xuống Linh Tê chỉ: "Bây giờ người lập tức lên đường đến Luân Hồi tháp, địa điểm cụ thể là..."

"Chú ý, làm việc bí mật, đừng để bất kỳ kẻ nào biết!"

"Đây là mệnh lệnh của bản Thánh Tử, không được kéo dài!"

Trên Linh Tê chỉ lập tức không có câu trả lời, chờ giây lát mới có tơ máu bay lả tả một lần nữa, một hàng vân triện hơi có vẻ nghiêng lệch hiện ra: "Vâng, chủ nhân..."

Nhìn câu trả lời của Tư Hồng Khuynh Yến, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi Linh Tê chỉ.

Nhìn quanh một vòng, hắn hơi trầm ngâm, lập tức nghĩ đến từ Trọng Minh tông tới Luân Hồi tháp, cho dù là tu sĩ cấp cao cũng cần một chút thời gian.

Nhân lúc này đến "Tiểu Tự Tại Thiên" một chuyến, lần này đấu pháp cùng "Ngũ Ôn" tổ sư, hắn có rất nhiều chỗ không hiểu, vừa hay thỉnh giáo sư tôn một chút...

Thế là, Bùi Lăng lập tức lấy ra phù lục tản ra không gian dao động, rót vào pháp lực thôi động.

Ngay sau đó, không gian xung quanh hơi rung chuyển, bóng dáng của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Mây núi biển mây uốn lượn cuồn cuộn, ánh sáng vàng nơi chân trời sáng chói mắt.

Bỗng nhiên không gian rung chuyển như là dòng nước khẽ đung đưa, hiện ra một bóng người huyền bào.

Bùi Lăng bước ra kẽ nứt không gian, tùy ý nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một lát, một bộ áo xanh như mộng ảo xuất hiện cách hắn không xa.

Tóc dài màu bạc theo cần cổ xinh đẹp rối tung xõa xuống như là ánh trăng lưu động, lại như thuần ngân bách luyện, phía dưới lông mi dài là đôi mắt xanh oánh nhuận, tràn ngập ôn nhu điểm tính.

Nhìn Dược Thanh Anh đến đây, Bùi Lăng lập tức hành lễ, cung kính nói: "Sư tôn!"

Dược Thanh Anh khẽ gật đầu, ôn tồn nói: "Chuyện gì?"

Bùi Lăng nói: "Sư tôn, lần này đồ nhi chiến một trận với Ngũ Ôn tổ sư Luân Hồi tháp, muốn biết trong lúc đấu pháp, những ma vật bị đồ nhi giết đều là tán tu trong Cự Sương thành biến thành?"

Trong trận chiến của hắn và "Ngũ Ôn" tổ sư, những ma vật lúc đầu đều là thủ đoạn của "Ngũ Ôn" tổ sư biến thành.

Nhưng sau đó hắn dùng hệ thống uỷ thác giết ma vật tới trình độ nhất định, tình cảnh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông kia lại biến thành Cự Sương thành!

Những ma vật bị hắn giết chết cũng hóa thành thi thể tán tu khó mà tính toán!

Lúc ấy đang đại chiến, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này nhớ lại ở trong lòng đã nhận ra rất nhiều vấn đề.

Sắc mặt Dược Thanh Anh bình tĩnh, tiếng nói ôn hòa: "Lần này vi sư không có tiến về quan chiến, ngươi có ảnh lưu niệm trận chiến kia không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sư tôn Dược Thanh Anh vẫn luôn âm thầm quan chiến tiên lộ của hắn, nhưng lại không biết lần này...

Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức lấy ra một khối ngọc giản mới chế, đưa cho Dược Thanh Anh.

Dược Thanh Anh tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng xem xét.

Trong giây lát, nàng buông ngọc giản xuống, hàng lông mày kẻ đen như núi xa hơi nhíu lại.

Thấy thế, Bùi Lăng không làm phiền mà đứng bên cạnh yên tĩnh chờ đợi.

Dược Thanh Anh nghiêm túc suy nghĩ một trận, chợt nói: "Đây là (Một Phương Tịnh Thổ] của Ngũ Ôn"

"Thuật này là lấy một chỗ, một người diễn hóa ra thiên địa."

"Một chỗ là Cự Sương thành"

"Một người là ngươi trong thuật."

"Trong quy tắc này, tài nguyên tài vật trong Cự Sương thành là người trúng thuật đạo uẩn, tương ứng với cơ duyên tạo hóa trong thiên địa.

"Tài nguyên tài vật trong Cự Sương thành bị chia đi càng nhiều, tu vi nội tình người trúng thuật sẽ yếu theo"

"Tu vi Độ Kiếp kỳ trở xuống, muốn phá giải cũng chỉ có thể đồ thành!"

"Thế nhưng, thật ra cách phá vỡ tình hình này cũng là một cái bẫy.

"Cái gọi là cứu thế của Luân Hồi tháp, là đồ diệt một nửa sinh linh trong thiên hạ."

"Bởi vậy, chỉ cần bắt đầu đồ thành, đạo tâm sẽ bị [Một Phương Tịnh Thổ] đồng hóa"

"Cho đến khi giết một nửa sinh linh trong thành, đạo tâm người trúng thuật sẽ hoàn toàn nhất trí với Luân Hồi tháp!"

Nói đến đây, Dược Thanh Anh nghi ngờ nhìn Bùi Lăng, mới tiếp tục nói tiếp: "Ngươi lựa chọn cách phá vỡ tình hình là huyết tẩy toàn thành... Đương nhiên, trong mắt ngươi, ngươi chỉ đang giết ma vật."

"Thế nhưng, điều này rất kỳ quái!"

"Tàn sát toàn thành cũng không phải đạo tâm của ngươi."

Chương 2305: Diễn hóa thiên địa (2)

"Căn cứ vào quy tắc trong [Một Phương Tịnh Thổ], có lẽ đạo tâm của ngươi đã nhận một chút ảnh hưởng mới đúng...

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào.

Lúc ấy hắn còn đang sử dụng hệ thống uỷ thác, đạo tâm biến hóa gì đó đâu ảnh hưởng được hắn?

Chỉ có điều, nghe sư tôn nói vậy, [Một Phương Tịnh Thổ] của "Ngũ Ôn" tổ sư thật sự đáng sợ!

Lấy tài vật tài nguyên trong thành thay thế đạo uẩn của hắn, sau đó lại để sinh linh trong thành tranh đoạt cái gọi là tài vật... Một chiêu này thật sự khó lòng đề phòng!

Sau đó, nếu hắn muốn thu hồi đạo uẩn của mình, lại là một cạm bẫy to lớn chờ hắn...

Đổi lại là tu sĩ Hợp Đạo bình thường, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc trong [Một Phương Tịnh Thổ] !

Dù có thể may mắn sống sót, chắc chắn sẽ trở thành khôi lỗi của "Ngũ Ôn" tổ sư!

Đây cũng là tu sĩ Độ Kiếp kỳ!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị hỏi: "Sư tôn có ý những ma vật kia không chỉ là tán tu trong Cự Sương thành, mà là toàn bộ sinh linh trong thành?"

Dược Thanh Anh khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Có tán tu, có con cháu tu chân thế gia, có dị tộc, có yêu tu, có ám tử do những tông môn khác điều động đến... Thế nhưng, mặc dù Luân Hồi tháp làm rất nhiều việc thương thiên hại lí, nhưng giáo nghĩa của tông môn hắn vẫn là cứu vớt thiên địa"

"Nếu ngươi có thể tùy ý đồ sát sinh linh trong thành, vậy điều này không khác gì Vô Thủy sơn trang, Thiên Sinh giáo, Trọng Minh tông!"

"Giết chóc không có ý nghĩa không phải dự tính ban đầu của Luân Hồi tháp!"

"Loại tình huống này, [Một Phương Tịnh Thổ] cũng không có được tác dụng đồng hóa đạo tâm!"

"Lúc đó ngươi không thể thương tổn những ma vật kia, chính là sinh linh chân chính trong thành"

"Chỉ có điều, sau khi những sinh linh kia lấy được đạo uẩn của ngươi, sẽ bị quy tắc trong [Một Phương Tịnh Thổ] luyện hóa thành khôi lỗi tham lam."

"Ngoài ra, ngươi đã đi hơn phân nửa tiên lộ."

"Những sinh linh đã nhiễm đạo uẩn của ngươi đều bị ăn mòn thành loại giống như điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc..."

"Bởi vậy, lúc đó ngươi giết một là khôi lỗi, hai là điên dại"

"Thật ra toàn bộ sinh linh trong thành đều chết trong quy tắc [Một Phương Tịnh Thổ]"

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, khôi lỗi, điên dại...

Hắn không biết sư tôn có nói đúng toàn bộ chân tướng không, hay cũng là sự an ủi có ý tốt giống Thiết Hùng Thác trước đó.

Nhưng loại tình huống kia... Nếu hắn không giết những ma vật kia, người chết là hắn!

Nếu làm lại một lần nữa, chỉ cần những ma vật kia ra tay với hắn, mặc kệ là tán tu hay cái gì khác, đều là kẻ địch của hắn, hắn vẫn không nương tay!

Lúc hắn đầy đủ thực lực, hắn sẽ dốc toàn lực đề phòng làm tổn thương người vô tội, nhưng dưới tình huống khó đảm bảo bản thân, hắn không làm được việc quên mình vì người...

Lần này đến tìm sư tôn Dược Thanh Anh giải đáp nghi ngờ, điều hắn lo lắng không phải giết tán tu, mà lo lắng giết nhầm phàm nhân!

Dù sao, lúc những tán tu kia cướp đi đạo uẩn của hắn, mặc kệ những tán tu kia có phải khôi lỗi hay không, có phải điên dại hay không, hắn đều giết không then với lương tâm!

Dị tộc và yêu tu càng không cần phải nói!

Chỉ có điều, hắn dùng [Diễn Pháp Lục Lệnh], hiện tại trong pháp tắc đồng giá đao đạo có một đầu: Không giết phàm nhân!

Hiện tại nghe sư tôn nói xong lại thầm thở phào một hơi, tán tu, con em thế gia tu chân, dị tộc, yêu tộc, ám tử những tông môn khác... Không có phàm nhân thì tốt!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ sư tôn giải đáp, đồ nhi hiểu rõ."

Ngay sau đó, hắn lại hỏi: "Sau đó đồ nhi phải đi khiêu chiến Vô Thủy sơn trang, không biết sư tôn có gì chỉ điểm không?"

Dược Thanh Anh nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Vô Thủy sơn trang khó đối phó hơn Luân Hồi tháp"

"Đạo xử thế của bọn họ vô cùng kỳ quặc, có đôi khi chỉ vì một khối linh thạch có thể làm ra hành động ác tàn sát mấy chục thành; có đôi khi cho dù bị sỉ nhục ở trước mặt, liên tục đâm mấy chục đao nhưng cũng cười cho qua chuyện, không quan tâm..."

"Cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đoán trước bước tiếp theo bọn họ sẽ làm cái gì, cho dù là vi sư cũng không đoán được suy nghĩ của bọn họ."

"Bây giờ ngươi chỉ có thể cố hết sức làm đủ đầy đủ chuẩn bị, lại tiến về khiêu chiến"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Vâng!"

Dược Thanh Anh tiếp tục nói: "Vị trị Tiểu Tự Tại Thiên đã bị vị kia Trọng Minh tông khóa chặt"

"Trong thời gian ngắn vi sư không thể rời khỏi nơi đây:

"Trận chiến tiếp theo của ngươi, có lẽ vi sư vẫn không thể tiến về quan sát."

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng là "Phục Cùng" tổ sư!

Luân Hồi tháp.

Trong bão cát cuồn cuộn, dưới cái bóng của cồn cát khổng lồ, một tòa trận pháp ẩn nấp lặng yên đứng đó.

Trong trận pháp, không gian rung chuyển như gợn nước, lúc từng tầng gợn sóng khuếch tán, kẽ nứt mở ra, bóng dáng huyền bào vác đao nhanh chân đi ra.

Ngắm nhìn bốn phía, Bùi Lăng lấy ra thần niệm đảo qua theo thói quen, vừa xác nhận cảnh vật xung quanh an toàn vừa nhíu chặt lông mày.

Chương 2306: Sủng cơ

Lần trước, hắn nhắc đến tôn hiệu "Phục Cùng" tổ sư ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", hiện tại "Phục Cùng" tổ sư đã trực tiếp để mắt tới "Tiểu Tự Tại Thiên", bên sư tôn đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào...

Tuy nhiên, mặc dù sư tôn là Độ Kiếp kỳ sáu mươi bốn kiếp, nhưng sự chênh lệch giữa Hợp Đạo kỳ và Độ Kiếp kỳ đã như lạch trời.

Chỉ sợ khoảng cách giữa Độ Kiếp kỳ và Đại Thừa kỳ càng thêm xa xôi!

Sư tôn Dược Thanh Anh, chắc chắn không phải đối thủ của "Phục Cùng" tổ sư!

Nhưng "Phục Cùng" tổ sư thật sự ra tay với "Tiểu Tự Tại Thiên", tất nhiên tổ sư Lưu Lam hoàng triều cũng sẽ ra tay...

Cứ tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ diễn biến thành đại chiến giữa tổ sư!

"Hiện tại Phục Cùng tổ sư chưa ra tay, chắc không muốn ảnh hưởng đến tiên lộ của ta."

"Hiện tại còn không biết mục đích của Phục Cùng tổ sư khi để mắt tới Tiểu Tự Tại Thiên"

"Nếu ta đến thuyết phục..."

"Không!"

"Tu vi hiện tại của ta vẫn quá thấp với Phục Cùng tổ sư, cho dù có tiên lộ làm thẻ đặt cược, cũng không có tư cách bàn điều kiện với Phục Cùng tổ sư!"

"Ít nhất... Phải chờ tu vi của ta đạt tới Độ Kiếp kỳ mới được!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, chỉ cần chưa đi xong tiên lộ, chắc "Phục Cùng" tổ sư sẽ không ra tay.

Dù sao: "Tiểu Tự Tại Thiên" quan trọng đến đâu, với sự tồn tại như "Phục Cùng" tổ sư cũng không thể vượt qua việc thành tiên!

Cứ ghi nhớ chuyện này trước đã.

Thánh tông coi trọng mạnh được yếu thua, loại tập tục này bắt đầu từ cách làm việc làm người của các tổ sư hun đúc ra.

Hiện tại tu vi của hắn quá thấp, đi tìm "Phục Cùng" tổ sư cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhớ lại trận chiến với "Ngũ Ôn" tổ sư ở trong lòng...

Một ngày sau.

Trong cát bụi mịt mù, nắng gắt giữa trời, cơn gió nóng hừng hực như hun như chưng.

Cồn cát cao lớn tạo ra bóng tối nặng nề, vô số rắn rết cũng hội tụ tới, tiếng xột xoạt không dứt.

Trận pháp ngăn cách tất cả sâu bọ ở bên ngoài, chừa lại một mảnh đất cát khá sạch sẽ ở bên trong bóng tối.

Bùi Lăng vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về một phương hướng.

Đã thấy dư chấn tàn ảnh kéo qua kẽ nứt không gian, một bộ áo bào xám đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trận pháp.

Áo bào nàng rộng lớn, kiểu dáng đơn giản không có chút xinh đẹp nào, không khác gì tu sĩ Luân Hồi tháp, chỉ có điều vì dáng người của chủ nhân áo bào đặc biệt linh lung, lúc bão cát quét càng làm nổi bật dáng vẻ thướt tha mềm mại, thiên kiều bá mị, nhìn qua có thể biết ngay.

Thấy đến khoảng cách gần như thế, mình vẫn không phát hiện ra khí tức thật sự của đối phương, Bùi Lăng không nhịn được khẽ gật đầu, chiếc áo bào xám kia đơn giản lại không phải pháp y bình thường!

Lúc suy nghĩ, hắn tiện tay vung lên, trong nháy mắt phá giải cấm chế đại trận, toàn bộ thân hình lập tức hiện ra từ trong bóng tối.

Bùi Lăng nhìn bóng người áo bào xám kia, lập tức truyền âm khen: "Không tệ!"

"Ngụy trang cực kỳ tốt!"

"Lúc tới không bị người ta phát hiện chứ?"

Đúng vậy, bóng dáng áo bào xám này là Tư Hồng Khuynh Yến!

Mặc dù món pháp y kia khí tức tối nghĩa, có thể che đậy khí tức hoàn mỹ, ngay cả thần niệm của hắn cũng khó nhìn trộm.

Thế nhưng, hắn quá quen thuộc với Tư Hồng Khuynh Yến!

Chỉ cần liếc mắt nhìn thân hình của đối phương một vòng, có thể lập tức nhận ra nàng!

Nghe vậy, bóng dáng áo bào xám lập tức duỗi ra một đôi bàn tay như ngọc trắng tinh tế như sương như tuyết, nhẹ giơ lên đến bên cạnh gò má, vén mũ trùm lên lộ ra một khuôn mặt côi tư diễm đật, hương kiều ngọc non.

Trên mặt nàng buộc một chiếc khăn che mặt sa mỏng, che đậy tất cả khuôn mặt ngoại trừ hai con ngươi, sóng mắt lưu chuyển, lông mi dài khẽ nhúc nhích như bướm dừng thu thuỷ, xinh đẹp ngàn vạn, phong tình vô hạn.

Khăn che mặt này như một đoàn sương mù, nửa hình dáng khuôn mặt của nàng mơ hồ, chỉ hiện ra đôi môi đỏ tươi như anh đào chớm đỏ đầu cành, tươi tắn long lanh khiến người ta suy nghĩ.

Tư Hồng Khuynh Yến nhìn Bùi Lăng, lạnh lùng nói: "Không có!"

"Nghiệt súc, ngươi gọi bản cung tới đây, cần làm chuyện gì?"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, lần này tiến về Vĩnh Dạ hoang mạc giao dịch với ý chí Chân Tiên, không thể để bất kỳ kẻ nào biết, vì vậy nhất định phải che giấu tung tích!

Hắn nói tiếp: "Hiện tại ta thiếu một môn tiên thuật uy năng cường đại."

"Tiếp theo, ngươi cùng ta đi Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến."

"Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, thân phận của ngươi là sủng cơ của bản Thánh Tử"

"Tất cả chuyến đi này, bản Thánh Tử đều đã sắp xếp thỏa đáng, ngươi chỉ cần làm theo là được..."

Nói đến đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một khối ngọc giản mới chế, bên trong là lời thoại và kịch bản mà hắn đã chuẩn bị xong...

Tư Hồng Khuynh Yến tiếp nhận ngọc giản tùy ý kiểm tra một lượt, lúc này nói: "Hừ! Nể mặt lần này ngươi không phạm thượng, bản cung đồng ý với ngươi một lần."

"Nhưng ngươi đừng mơ làm gì bản cung!"

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã tự nhiên ôm eo thon của nàng, cảm nhận cảm giác yếu đuối không xương trong lòng bàn tay, hắn khẽ mỉm cười: "Nếu là sủng cơ, vậy tiếp theo phải hầu hạ bản Thánh Tử thật tốt!"

Chương 2307: Hai môn tiên thuật

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy lập tức giận tím mặt, dám để Tông Chủ một tông như nàng giấu phu quân, vụng trộm tới để đối phương tìm niềm vui... Nghiệt súc này thật sự coi trời bằng vungl Nhưng hiện tại nàng phải đóng vai sủng cơ của đối phương, hầu hạ nghiệt súc này cũng là chuyện không có cách nào khác...

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến nghiến răng nghiến lợi nói:

"Bản cung... Bản cung biết..."

Nàng vừa nói như vậy vừa cởi vạt áo ra, đã thấy phía dưới áo bào xám trống rỗng, chỉ có trong sáng như nguyệt, oánh nhuận sáng ngời.

Bùi Lăng lập tức mừng rỡ nhưng cân nhắc đến chính sự, lúc này hắn lấy ra một khung pháp chu phổ thông lớn cỡ bàn tay thôi động.

"khụ khụ! Vào pháp chu trước..."

Cát vàng mênh mông, cồn cát chập trùng, từng tòa thạch tháp trầm mặc đứng sừng sững, tiếng chuông đồng du dương như truyền đến từ viễn cổ.

Vòm trời xanh ngọc dừng ở đây, phía trước là bóng tối đậm đặc như thực chất.

Ban ngày cùng ban đêm phân biệt rõ ràng.

Một khung pháp chu kiểu dáng cực kỳ thường gặp độn không mà tới.

Chiếc pháp chu này dù tốc độ bay hay bề ngoài đều không đáng chú ý, là loại có thể mua được ở bất kỳ một tòa phường thị nào.

Chỉ có điều, tuyến đường phi độn của nó lại cực kỳ chuẩn xác đi vào giữa khe hở giám thị của thạch tháp.

Pháp chu bay đến chỗ cách Vĩnh Dạ hoang mạc không xa, một luồng thần niệm cường đại vô song lập tức đảo qua toàn bộ phương thiên địa này.

Sau khi không phát hiện nơi đây có giấu bất kỳ kẻ nhìn lén gì, pháp chu không dừng lại chút nào trực tiếp chui vào trong Vĩnh Dạ.

Bóng tối sền sệt hơi rung động, chợt không còn chút tiếng động nào nữa.

Cứ như đầm lầy đã thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh, nhanh chóng quay về vắng lặng.

Bóng tối như là hồng thủy xâm nhập tới từ bốn phương tám hướng.

Cành lá rậm rạp, ẩn giấu trong bóng tối, mang theo hơi nước dày đặc đập vào mặt, như là tấm lưới che ngợp bầu trời muốn một phát bắt được pháp chu.

Thị lực tu sĩ Hợp Đạo kỳ đảo qua cũng chỉ có thể nhận ra cỏ cây ở khoảng cách gần, trắng bệch, đỏ hồng như xương trắng lộ ra nơi hoang vu, lại như vết máu lưu động.

Đôi bên quấn giao nhanh chóng trải rộng toàn bộ pháp chu.

Cỏ cây mềm mại ở chỗ sâu, tiếng xột xoạt nối liền không dứt như thủy triều chen chúc đến.

Cùng lúc đó, pháp chu phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi tiếp nhận, lại bắt đầu bị Vĩnh Dạ nhanh chóng ăn mòn.

Giống với tình huống lần trước Kê Trường Phù đến đây, không bao lâu sau nó không bị khống chế mới ngã xuống đất đã không thể tiếp tục tiến lên.

Dường như cảm nhận được kẻ ngoại lai tươi mới, tiếng động xung quanh vang lên một hồi lâu, vô số ánh mắt quăng tới từ trong bóng tối, lít nha lít nhít tập trung vào pháp chu.

Trong pháp chu bày biện chu đơn giản, trận pháp phòng hộ tiện tay bày ra, phù văn bốc lên, đang toàn lực đối phó chống cự Vĩnh Dạ.

Trong trận pháp tiếng động kiều diễm liên tiếp, khiến cả pháp chu chập chờn như đang chạy trên mặt nước rung chuyển.

Một hồi lâu sau, pháp chu chập chờn tính cả những tiếng động khác mới dần dừng lại.

Bùi Lăng mặc quần áo tử tế, nhanh chân đi ra từ trong trận pháp, trong khuỷu tay hắn ôm Tư Hồng Khuynh Yến, cả người nàng vô lực tựa vào vai Bùi Lăng, đã đổi một bộ váy sam đỏ vải thun hồng, lộ vai cổ áo càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, tà váy xẻ cao, lúc đi lại thanh ngọc như ẩn như hiện, nhìn lại phong tình vạn chủng, vô cùng quyến rũ.

Lúc này, Bùi Lăng truyền âm nói: "Đến nơi rồi."

"Tiếp theo, tất cả nghe theo bản Thánh Tử... Bản tiên mà làm!"

Hai mắt Tư Hồng Khuynh Yến mê ly, hai gò má ửng đỏ như còn chưa lấy lại tinh thần từ trong trận đấu pháp vừa rồi, nghe được giọng Bùi Lăng, lúc này mềm mại mị hoặc nói: "Vâng... Chủ nhân..."

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu bước ra một bước, trong nháy mắt rời khỏi pháp chu, bước vào chỗ sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc...

Chỉ chốc lát, hắn dẫn Tư Hồng Khuynh Yến đi đến trước mặt một vòng xoáy màu đen to lớn.

Phía dưới vòng xoáy lưu sa cuồn cuộn như sông rộng trải qua.

Đứng cách lưu sa nhìn qua cửa vào mộng cảnh trước mặt, Bùi Lăng lập tức nói: "Ngươi lấy một tôn hiệu cho mình đi"

Lúc này Tư Hồng Khuynh Yến đã tỉnh táo lại, sắc mặt nàng khôi phục vẻ cao ngạo bình thường, lạnh lùng trả lời: "Bản cung đã từng tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc, có tôn hiệu của mình!"

"Tôn hiệu của bản cung là Khuynh!"

Bùi Lăng gật đầu: "Được"

Nói xong, hắn không do dự nữa, lập tức mang theo Tư Hồng Khuynh Yến hóa thành một đạo huyền quang, chui vào trong vòng xoáy.

Mộng cảnh.

Trời sao.

Tráng lệ như ngân, thanh lãnh trống vắng, gieo rắc toàn bộ không gian mênh mông.

Bóng dáng Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến lặng yên xuất hiện, khí tức hai người lập tức tăng vọt, trong chớp mắt đạt đến trình độ vô cùng khủng bố.

Dường như hái trăng bắt sao chỉ trong một ý nghĩ!

Cùng lúc đó, vô số lời cầu xin mang theo ý nguyện cuồn cuộn dày đặc tranh nhau chen lấn tràn vào trong tai hai người.

Chỉ có điều, dù là Bùi Lăng hay Tư Hồng Khuynh Yến đều không hề để ý tới.

Chẳng mấy chốc, một bóng người hoa phục xuất hiện ở trước người hai người.

Hồng y váy phấn, ngọc biếc quấn quanh, dáng vẻ đoan trang trang nhã, chính là Trang Thục công chúa.

Chương 2308: Hai môn tiên thuật (2)

Công chúa nhìn Bùi Lăng, khẽ gật đầu, nói; "Bùi tiên hữu, đã lâu không gặp."

Lúc nói chuyện, nàng tùy ý liếc nhìn Tư Hồng Khuynh Yến, lập tức biết lần này Bùi tiên hữu mang tới một tên lô đỉnh!

Bùi Lăng khẽ cười nói: "Mạc tiên hữu, đã lâu không gặp, không biết gần đây được chứ?"

"Đúng rồi, đây là Tư Hồng thị, chính là Tông Chủ Trọng Minh tông đương thời, cũng là sủng cơ hiện tại của ta."

Nói xong, Bùi Lăng thản nhiên liếc nhìn Tư Hồng Khuynh Yến, "Còn không nhanh bái kiến Mạc tiên nhân?"

Ánh mắt Tư Hồng Khuynh Yến xấu hổ mang theo e sợ nhìn Bùi Lăng, sau đó rất phối hợp hành lễ với Trang Thục công chúa, dịu dàng nói: "Thiếp thân Tư Hồng Khuynh Yến, gặp qua Mạc tiên nhân!"

Trang Thục công chúa bình thản nhẹ gật đầu, lấy đó là đáp lại.

Lại nghe Bùi Lăng nói tiếp: "Lần này đến đây ta là có hai chuyện."

"Một là sủng cơ này của ta, xưa nay yếu đuối thuận theo, cẩn thận hầu hạ, làm ta có chút an ủi. Chỉ có điều, dù sao cũng là nhục thân phàm thai, căn cơ kém một chút."

"Lần này đến đây là vì tăng lên một chút nội tình cho nàng"

Nghe vậy, Trang Thục công chúa lập tức lộ ra ý cười, rất thân mật nói: "Nếu là người hầu hạ tiên hữu, đúng là không thể quá kém."

"Nếu không, cũng có hại cho thể diện của tiên hữu."

"Kính xin tiên hữu dẫn sủng cơ đi theo ta, hiện tại có thể bắt đầu"

Bùi Lăng lập tức vội ho một tiếng, nói: "Kia..."

Còn chưa nói hết câu, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên về mặt ngây thơ đáng yêu làm nũng nói: "Chủ nhân!"

"Lần trước, Lệ Liệp Nguyệt đạt được một môn tiên thuật; lần trước nữa, đệ tử của chủ nhân Tư Hồng Diệu Ly đạt được một môn pháp tắc đồng giá, một trăm bản vẽ đúc khí... Thiếp thân là cơ thiếp mà ngài sủng ái nhất, vì sao đến lượt thiếp thân đến đây, cái gì cũng không có?"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức hơi trầm xuống, lộ ra vẻ không vui rõ ràng, quát lớn: "Làm càn!"

"Trước mặt Mạc tiên hữu, sao lại cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ?"

"Tiên thuật, pháp tắc, bản vẽ... Bản tọa cũng có thể ban cho ngươi những vật này, ngươi đừng làm loạn ở chỗ này."

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy, lộ ra vẻ ủy khuất, nói: "Thiếp thân đâu phải muốn đồ của chủ nhân thật, chỉ có điều chủ nhân thường nói Mạc tiên nhân học cứu thiên nhân, vô cùng khẳng khái."

"Quan trọng nhất, đây là tri kỷ của chủ nhân, tương giao tâm đầu ý hợp, tình cảm không hề tầm thường"

"Lần trước Lệ Liệp Nguyệt và Tư Hồng Diệu Ly đều nhận được một phần lễ gặp mặt phong phú từ Mạc tiên nhân, đó không phải Mạc tiên nhân hậu ái với phàm nhân chúng ta, mà là tiên nhân yêu ai yêu cả đường đi thôi."

"Hiện tại thiếp thân không có gì cả, là vì thiếp thân không có chút địa vị nào ở trước mặt chủ nhân..."

"Đến mức tiên nhân cũng chướng mắt thiếp thân... Hu hu hu.."

Trang Thục công chúa bình tĩnh nhìn tất cả, lần trước nàng cho đạo lữ và đệ tử Bùi tiên hữu ít đồ, chỉ là thứ bình thường không tính là phong phú và hậu ái gì.

Thế nhưng, lấy theo hầu của Bùi tiên hữu, thê thiếp tranh giành tình cảm cũng là bình thường.

Loại việc nhỏ này, nàng đã sống tháng năm dài đằng đẳng, cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Nghĩ tới đây, Trang Thục công chúa không muốn khúc nhạc đạo ngắn này làm chậm trễ quá nhiều thời gian, chỉ muốn để Bùi Lăng nhanh giải trừ phong ấn cho bản tôn của mình, không muốn tiếp tục tốn thời gian, lúc này nhìn qua Tư Hồng Khuynh Yến, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Nghe vậy, Bùi Lãng lập tức không nói thêm gì nữa.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức thay đổi vẻ điệu đà vừa rồi, nhanh chóng nói: "Bản cung... Thiếp thân cũng muốn một môn tiên thuật!"

"Một môn tiên thuật uy năng cường đại!"

"Bây giờ tu vi thiếp thân là Hợp Đạo, tốt nhất là tu vi Hợp Đạo kỳ có thể sử dụng, hơn nữa không cần bất kỳ pháp tắc gì, có thể lập tức tu luyện!"

Trang Thục công chúa không do dự chút nào, lập tức duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm Tư Hồng Khuynh Yến một cái.

Một đạo huyền quang chảy ra, trong nháy mắt chui vào mi tâm Tư Hồng Khuynh Yến.

Trong chốc lát, rất nhiều tin tức liên quan tới tiên thuật rót vào đầu Tư Hồng Khuynh Yến.

Bùi Lãng lập tức nghiêm nghị nói: "Còn không nhanh cảm tạ Mạc tiên hữu?"

Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy nhanh chóng lấy lại tinh thần, hành lễ nói: "Đa tạ Mạc tiên nhân!"

Vừa nói xong, nàng vội vàng nói tiếp: "Còn có một chuyện..."

Còn có một chuyện?

Bùi Lăng đứng bên cạnh ngẩn ngơ, hắn chỉ dặn dò Tư Hồng Khuynh Yến chuyện này...

Không đợi hắn phản ứng, Trang Thục công chúa thản nhiên nói:

"Nói."

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức lòng đầy căm phẫn nói: "Bẩm tiên nhân, trong khoảng thời gian gần đây phu quân Tô Ly Kinh của thiếp thân luôn hiểu lầm sự trong sạch của thiếp thân, hiện tại đã bế quan trong tông không ra."

"Thiếp thân muốn xin thêm một môn tiên thuật, có thể để phu quân đang bế quan cũng có thể biết thiếp thân trung trinh không hai..."

Phu quân?

Trong sạch?

Ánh mắt Trang Thục công chúa vẫn tỉnh táo bình thản, lập tức lộ ra một chút ngạc nhiên.

Sủng cơ của Bùi tiên hữu là phụ nhân có chồng?

Luyện chế chính thê người khác thành lô đỉnh của mình...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Trang Thục công chúa nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, không nhịn được khẽ gật đầu.

Chương 2309: Bùi tiên hữu đáng tin tưởng

Mặc dù hành động lần này của Bùi tiên hữu còn chưa thể so sánh với việc nàng làm trái thập đại thiên điều, nhưng loại can đảm vì thăm dò đại đạo này lại không nhìn tam cương ngũ thường của thế gian, hành động chà đạp cái gọi là lễ pháp, thật sự là tiên đồng đạo với nàng!

Điều này cực kỳ tốt!

Về sau phá giải phong ấn giết trở lại tiên giới, sẽ thêm một vị cùng chung chí hướng!

Nghĩ tới đây, Trang Thục công chúa lại nhìn về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Tiên thuật chứng minh đối phương trong sạch, trung trinh không hai... Nàng thật sự không nhìn ra sủng cơ của Bùi tiên hữu có nơi nào trong sạch?

Thế nhưng, hiện tại nàng không để ý đến một phàm nhân có trong trắng hay không, tùy tiện cho ra một môn tiên thuật điều kiện phù hợp, sau đó để Bùi tiên hữu nhanh chóng tiến thêm một bước giải trừ phong ấn giúp nàng mới là chính sự!

Nghĩ đến đây, Trang Thục công chúa lập tức gật đầu nói: "Tốt!"

Tiếng nói vừa dứt, công chúa lại nhấn một ngón tay, một đoàn huyền quang bắn ra như điện, trong chớp mắt đã chui vào mi tâm của Tư Hồng Khuynh Yến.

Rất nhiều kiến thức tiên thuật lại tràn vào đầu óc nàng.

Tận đến giờ phút này, cuối cùng Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, vì đề phòng Tư Hồng Khuynh Yến lại làm loạn, hắn vội vàng nói:

"Tiên hữu, việc này không nên chậm trễ, kính xin tiên hữu lập tức dẫn bọn ta đến đất độ kiếp"

"Ta muốn lập tức gia tăng nội tình cho sủng cơ."

Trang Thục công chúa gật đầu: "Đi theo ta"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm.

Chín cột trắng che trời mà lên, vô số xiềng xích thiên kiếp ngưng tụ lực lượng quấn quanh trên đó như là rừng rậm trong hồng hoang, dây leo sum suê bồng bột rủ xuống từng đống.

Trên trời cao, lôi kiếp cuồn cuộn.

Thỉnh thoảng có điện mãng tím xanh thuận theo xiềng xích gào thét xuống, phóng tới quan tài huyết sắc lơ lửng giữa chín trụ.

Xung quanh quan tài quấn đầy xiềng xích phẩm chất không đồng nhất, trong đó có bộ phận xiềng xích bé nhỏ vô cùng ít ỏi đã đứt gãy, như là rắn hủy chết đi bất lực rũ xuống.

Oanh!

Một tia chớp nổ tung trời cao, ngắn ngủi soi sáng ra cảnh tượng phía dưới, Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến nhắm nghiền hai mắt, vai sóng vai đứng dưới một cây sợi xiềng xích to lớn màu trắng.

Bỗng nhiên, trong tay Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết, khí tức quanh người biến hóa, bóng tối xung quanh nhanh chóng động đậy như vật sống, vì đó che lấp khí tức.

Màn trời trên đỉnh đầu đột nhiên tối xuống.

Kiếp vân cuồn cuộn nhanh chóng hội tụ, điện xà đi khắp trong đó, thiên uy huy hoàng, tràn trề giáng xuống!

Sau khi kiếp vân xuất hiện không do dự chút nào, lập tức bắt đầu hấp thu lực lượng trên xiềng xích thiên kiếp.

Soạt, soạt, soạt... Một sợi xiềng xích thật nhanh đi khắp, kéo căng, quấn quanh, va đập vào nhau phát ra tiếng động vang dội lạnh lẽo.

Quan tài huyết sắc lơ lửng đột nhiên bắt đầu giãy giụa, chợt cao chợt thấp lay động khiến tất cả xiềng xích càng thêm rung chuyển.

Theo quan tài rung động, có càng nhiều xiềng xích hiện ra vết rạn.

Ngay sau đó, cuồng bạo lôi kiếp ầm vang giáng xuống!

Oanh! !!

Hồi lâu sau, kiếp lôi kết thúc.

xiềng xích thiên kiếp đã đứt gấy mấy chục sợi như dây thừng, trong chín sợi xiềng xích to lớn đã có một sợi xiềng xích cũng xuất hiện vết rách như mạng nhện.

Tư Hồng Khuynh Yến nửa quỳ dưới đất, pháp y rách nát hơn phân nửa, vết thương chồng chất, đã hóa thành một huyết nhân.

Nhưng khí tức của nàng lại trở nên vô cùng cường thịnh, đã đạt đến Hợp Đạo trung kỳ!

Kiếp lực còn sót lại như là trăm sông đổ về một biển, tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể nàng, chẳng mấy chốc thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục, trong chớp mắt đã hoàn toàn khép lại.

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua tình cảnh hoàn toàn xa lạ ở xung quanh, nàng ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

Đây là chỗ sâu nhất Vĩnh Dạ hoang mạc, hình như nghiệt súc Bùi Lăng kia còn có chuyện muốn trò chuyện riêng với Đọa Tiên.

Vì vậy, Đọa Tiên kia chuyển nàng ra khỏi mộng cảnh trước.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức làm một thuật pháp, xóa sạch vết mâu trên người.

Nàng lại đổi một bộ hoa phục cẩm tú, búi tóc cao cắm nghiêng châu trâm, sau khi mặc xong mới quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng bên cạnh.

Hiện tại nghiệt súc này không thể động đậy, chính là cơ hội báo thù cực tốt!

Chỉ có điều, hiện tại nàng đang đóng vai sủng cơ của đối phương...

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, lúc này miệng thơm khẽ nhếch...

Mộng cảnh.

Mây đen lăn lộn như là thuỷ triều xuống nhanh chóng biến mất.

Sắc trời lại hiện ra, khắp nơi mênh mông, trên mặt đất hoàn toàn thay đổi có khí tức lôi đình vô cùng dày đặc.

Bóng dáng Tư Hồng Khuynh Yến biến mất từng chút một như là huyễn ảnh.

Trang Thục công chúa đứng cách đó không xa, khép tay áo mà đứng, khẽ gật đầu: "Chuyện thứ hai là cái gì?"

Bùi Lăng gật đầu, lần này tiến vào mộng cảnh, hắn từng nhắc đến với ý chí Chân Tiên, lần này đến đây là có hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là vì tăng lên nội tình cho Tư Hồng Khuynh Yến.

Bây giờ là lúc nói chuyện thứ hai với đối phương...

Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên có cảm giác khác thường truyền khắp trên dưới cả người.

Bùi Lăng lập tức biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái.

Chương 2310: Chuẩn bị trước khi chiến đấu

Chỉ có điều đã trải qua nhiều chuyện, hắn nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, vừa hưởng thụ vừa nghiêm túc nói: "Chuyện xấu phong ấn của tiên hữu bị phá đã bị Vô Thủy sơn trang phát hiện"

"Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có tổ sư chín môn phái lớn đến đây gia cố phong ấn"

Nghe vậy, Trang Thục công chúa nhăn hàng mày ngài, nàng là tiên nhân, tông môn phương thế giới này mạnh hơn cũng chưa từng được nàng để vào mắt!

Chỉ là sau vô số năm tháng, mỗi lần nàng muốn xông ra khỏi phong ấn, kiểu gì tiểu bối chín môn phái lớn cũng sẽ tới phá hỏng chuyện tốt của nàng!

Lúc này nghe nói việc phá giải phong ấn bị đã bị Vô Thủy sơn trang phát hiện, nàng cũng không nghi ngờ gì.

Dù sao, lúc trước đã từng xảy ra quá nhiều tình huống tương Tự!

Nghĩ tới đây, Trang Thục công chúa lập tức hỏi: "Khi nào bọn họ sẽ đến?"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Vô Thủy sơn trang từng người tự xưng là Tiên Tôn Tiên Đế, giáng lâm giới này chỉ vì rèn luyện tâm tính"

"Bởi vậy, vì ngăn cản chín môn phái lớn phá hỏng kế hoạch của chúng ta, ta lấy lý do tiên nhân luận đạo để Vô Thủy sơn trang đồng ý, coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này."

"Thế nhưng, cái giá phải trả, Trang Chủ Vô Thủy sơn trang muốn đánh một trận chiến với tiên hữu."

"Tiên hữu thắng, bọn họ mới có thể tuân thủ ước định."

"Kính xin tiên hữu yên tâm, đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay giúp tiên hữu một chút sức lực!"

Nghe đến đó, Trang Thục công chúa ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, sau khi kịp phản ứng lập tức hài lòng nhẹ gật đầu.

Mặc dù thỉnh thoảng Bùi tiên hữu này nói một vài điều vô cùng vô tri, nhưng vào thời khắc mấu chốt chưa từng khiến nàng thất vọng, có thể nói cực kỳ đáng tin tưởng!

Nghĩ đến đây, công chúa lập tức sảng khoái đáp: "Một trận chiến này, ta tiếp!"

"Chỉ đối phó phàm nhân không cần dùng hai vị tiên nhân."

"Trận chiến này, một mình ta dư xài, không cần Bùi tiên hữu xen vào!"

Ý chí Chân Tiên muốn ra tay một mình?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức phản ứng lại...

Đúng vậy, ý chí Chân Tiên là tiên nhân thượng giới hàng thật giá thật, bởi vì cái gọi là tiên phàm khác nhau, nghe đồn lúc ở thượng giới cũng là địa vị phi phàm, dù thủ đoạn hay theo hầu đều vượt xa khả năng tưởng tượng của những sinh linh chưa phi thăng ở Bàn Nhai giới.

Chỉ đối phó tu sĩ hạ giới, cho dù là Tông Chủ chín môn phái lớn cùng tiến lên, cũng không thể để người khác giúp đỡ!

Đây là sự cao ngạo của tiên nhân chân chính!

Cứ vậy... Hình như càng không tệ?

Ừ, lần này không cho tu sĩ chín tông khác đi qua vây xem...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức vô cùng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói:

"Mạc tiên hữu đã nắm chắc như thế, vậy Bùi mỗ yên tâm."

"Thế nhưng, vì đề phòng trận chiến này bị tám môn phái khác nhìn ra mánh khóe, Mạc tiên hữu vẫn đừng khinh thường"

"Lại lấy thân phận Bùi mỗ tiến về ứng chiến."

"Tình huống như vậy, Bùi mỗ đã bàn bạc xong với Vô Thủy sơn trang."

"Đến lúc đó tiên hữu báo tên của Bùi mỗ, dùng khuôn mặt khí tức của Bùi mỗ, còn có thuật pháp, thần thông và pháp tắc của ta... Tốt nhất đều thi triển một chút, lấy đó nhiễu loạn sự nhìn trộm của chư tông...

Ý chí Chân Tiên chịu ra tay, đương nhiên là chuyện tốt!

Nhưng thân phận chân chính của hắn ta, cùng mối quan hệ với hắn, tuyệt đối không thể bại lộ!

Hắn cũng không muốn sau trận chiến này, sẽ đối địch với toàn bộ thiên hạ!

Sắc mặt Trang Thục công chúa bình thản, nhẹ gật đầu nói:

"Không có vấn đề."

"Ta cần tôn hóa thân của Bùi tiên hữu làm vật chứa, mới có thể rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Khí tức hóa thân kia giống như đúc với tiên hữu, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì"

Nói đến chỗ này, công chúa như nghĩ tới điều gì, lập tức nói thêm: "Sau khi bắt đầu đấu pháp, ta muốn lấy được tất cả quyền khống chế tôn hóa thân của tiên hữu"

"Dù xảy ra tình huống gì, tiên hữu đừng cưỡng ép khống chế ta!"

Bùi Lăng nghe vậy, nhẹ gật đầu.

Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ, cho dù không sử dụng hệ thống cũng có thể cưỡng ép khống chế hóa thân của mình.

Ngoài ra, hiện tại bản thể hắn nắm giữ thủ đoạn có liên quan với hóa thân.

Đến lúc đó ý chí Chân Tiên muốn sử dụng thủ đoạn bản thể của hắn, tất nhiên hắn cũng dốc hết sức phối hợp.

Lúc này, Bùi Lăng bình tĩnh mở miệng: "Sau khi chính thức khai chiến, Bùi mỗ sẽ không có bất kỳ làm phiền gì với hóa thân"

"Nhưng đại chiến kết thúc, ta sẽ lập tức thu hồi hóa thân."

"Để tránh Mạc tiên hữu bị đám tiểu bối chín môn phái lớn giới này nhận ra, ảnh hưởng tới đại kế của chúng ta."

Trang Thục công chúa gật đầu: "Đúng là nên như thế"

Bùi Lăng nói tiếp: "Trước khi khai chiến, trước tiên Bùi Lăng cần một mình chạy tới cảnh nội Vô Thủy sơn trang."

"Không biết đến lúc đó, phải làm thế nào thông báo cho Mạc tiên hữu giáng lâm?"

Nghe vậy, về mặt Trang Thục công chúa bình tĩnh, hiện tại nàng đã tập mãi thành thói quen với sự vô tri của vị Bùi tiên hữu này, lúc này nói: "Chỗ ta có một môn tiên thuật mời."

"Đến lúc đó Bùi tiên hữu dùng hóa thân thi triển là được."

Nói xong, ngón tay ngọc của công chúa đột nhiên điểm ra, một chùm huyền quang như mũi tên lập tức vỡ hư không, đâm vào mi tâm Bùi Lăng.

Chương 2311: Chuẩn bị trước khi chiến đấu (2)

"Leng keng! Kiểm tra ra thuật pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, trong đầu Bùi Lăng lập tức tràn vào rất nhiều tin tức thuật pháp xa lạ.

Không kịp nghiên cứu đủ loại huyền diệu của môn thuật pháp này, hắn nhanh chóng đáp: "Tốt!"

"Hiện tại Bùi mỗ tạm thời trở về chuẩn bị."

"Nhất định nhanh chóng giải quyết việc này, quét dọn nỗi lo về sau cho tiên hữu"

"Tiên hữu đợi chút, ta sẽ tiến về Vô Thủy sơn trang!"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chỗ sâu nhất.

Bóng tối ngưng tụ như thực chất như tưởng cao uốn lượn, che đậy sắc trời.

Chín cột màu trắng che trời mà lên, lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp quấn quanh trên đó, theo lôi đình cuồn cuộn soàn soạt chấn động, dày đặc như nước thủy triều.

Giữa không trung, quan tài huyết sắc chìm nổi, mỗi một cái lôi kéo đều mang theo một tràng tiếng ầm vang như là nhịp tim vang động giữa hư không, vang vọng toàn bộ phương thiên địa này.

Phía dưới một cây cột đá cách đó không xa, Bùi Lăng đột nhiên mổ hai mắt ra.

Cùng lúc đó, một cảm giác thoải mái khó nói lên lời như điện giật truyền khắp toàn thân.

Hắn cúi đầu xuống, lập tức thấy được Tư Hồng Khuynh Yến.

Đã thấy đối phương cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiểu mị nửa che nửa lộ, càng có vẻ quyến rũ trong ánh điện quang chiếu sáng ngắn ngủi, một đôi mắt ngập nước óng ánh sáng ngời đang xinh đẹp ngước nhìn hắn. Váy sam màu đỏ thắm trải ra như Mạn Đà La huyết sắc đột nhiên nở rộ phía trên hoang mạc, chiếu rọi làn da trắng như tuyết dung mạo như hoa, như yêu tinh đi tới trong đêm tối, vũ mị quỷ quyệt.

Thấy Bùi Lăng tỉnh lại từ trong mộng cảnh, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức mồm miệng không rõ quát lớn: "Bóp ra..."

Không đợi đối phương nói cho hết lời, Bùi Lăng vội vàng một tay che miệng nàng!

Mặc dù nơi này đã không phải ở trong tiên mộng nhưng chỉ cần ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, ai biết ý chí Chân Tiên có thể nghe được đối thoại của bọn họ hay không?

Một khi để ý chí Chân Tiên biết hắn và Tư Hồng Khuynh Yến đang diễn trò, hắn sẽ gặp rắc rối lớn!

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức giãy giụa, trong miệng nàng phát ra tiếng "ô ô ô", trong con ngươi xinh đẹp đầy vẻ buồn bực, trông rất tức giận, nhưng chẳng mấy chốc cần cổ thon dài của Tư Hồng Khuynh Yến hơi động một chút...

Lúc này, Bùi Lăng lập tức nói: "Đi ra ngoài trước!"

Nói xong, hắn ôm Tư Hồng Khuynh Yến, trực tiếp phi độn ra bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc...

Bên ngoài Vĩnh Dạ hoang mạc, bóng tối đậm đặc đến nơi đây im bặt mà dừng.

Thay vào đó là cát vàng mênh mông, từng tòa thạch tháp trầm mặc đứng vững vàng, chuông đồng du dương.

Dưới cái bóng của tòa cồn cát nào đó, không gian rung chuyển hiện ra hai bóng người ôm chặt lấy nhau.

Bùi Lăng vẫn che môi anh đào của Tư Hồng Khuynh Yến, không hề dừng lại, lại thi triển độn pháp tiếp tục chạy tới nơi xa.

Một canh giờ sau.

Một tòa thành lớn gần Luân Hồi tháp, cồn cát to lớn uốn lượn chập trùng hình thành một mảnh cồn cát, bao bọc một mảnh thung lũng chật hẹp.

Trời cao đung đưa, kẽ nứt không gian đột ngột mở ra.

Bão cát đập vào mặt, Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến nhanh chân đi ra.

Trong chớp mắt hai người xuất hiện, thần niệm của Bùi Lăng đã đảo qua bốn phương tám hướng xác nhận không có nguy hiểm, sau khi hạ xuống đất, lập tức buông Tư Hồng Khuynh Yến ra.

Tư Hồng Khuynh Yến quần áo không chỉnh tề lảo đảo một bước, lập tức giận dữ nói: "Nghiệt súc! Ngươi dám vô lễ với bản cung như thế, hiện tại bản cung nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh..."

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lập tức tâm niệm vừa động, trong nháy mắt lấy ra một khung huyết kiệu chế tác tỉnh mỹ, âm khí sâm nhiên.

Huyết kiệu đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một cỗ kiệu như kiệu của nữ tử phú quý phàm tục dùng khi xuất các, xung quanh yêu quỷ chen chúc, vô cùng khoa trương.

Bùi Lăng khẽ cười nói: "Tông Chủ bớt giận, kính xin vào kiệu nghỉ ngơi, cho đệ tử thỉnh tội"

Tư Hồng Khuynh Yến lạnh lùng nói: "Nghiệt súc nhà ngươi nhiều lần phạm thượng, sao có thỉnh tội là được nhẹ nhàng tha thứ?"

Thế là, hai người một trước một sau tiến vào huyết kiệu.

Ngay sau đó, mười sáu ngọn đèn lồng như chuỗi ngọc rủ xuống xung quanh thân kiệu, nhao nhao chấn động có tiết tấu...

Ba ngày sau.

Từng tầng bão cát lặp đi lặp lại quét ngang qua, phủ lên cát sỏi, đã chôn vùi một nửa huyết kiệu to như vậy.

Chỉ có điều, phía trên huyết kiệu sạch sẽ, không có sự tồn tại của chút tro bụi nào.

Mười sáu ngọn đèn lồng theo sợi tua rua vô cùng tinh tế của bọn chúng còn đang chập chờn.

Thời gian dần trôi qua, tất cả tiếng động dừng lại.

Không gian bên trong huyết kiệu rộng rãi hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, bày biện hoa mỹ, cái bàn ngay ngắn.

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn tên chủ vị, một tay ôm Tư Hồng Khuynh Yến toàn thân xụi lơ, yếu đuối không xương, một tay cầm một khối ngọc giản mới chế.

Trong ngọc giản ghi chép hai môn tiên thuật mà Tư Hồng Khuynh Yến lấy được từ chỗ ý chí Chân Tiên vào lần này.

Hiện tại hệ thống đã hoàn thành thu nhận sử dụng, chỉ thiếu tìm nơi thích hợp, dùng hệ thống uỷ thác...

Chương 2312: Thức tỉnh

Lần này khiêu chiến Vô Thủy sơn trang, mặc dù ý chí Chân Tiên đã đồng ý, một trận chiến này không còn cần hắn ra tay, nhưng dù sao việc này liên quan đến sự thành bại trên tiên lộ của hắn, hắn nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo!

"Hóa thân ra tay, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị chia mất khí số thành tiên..."

"Thế nhưng, dù sao cũng là hóa thân của ta."

"Cho dù bản chất của hắn là ý chí Chân Tiên, nhưng bị tu vi nhục thân giới hạn, thực lực thật sự có thể phát huy ra nhất định có hạn.

"Vô Thủy sơn trang chính là ma môn đứng đầu, chắc chắn khó đối phó hơn Luân Hồi tháp!"

"Vẫn nên học xong tiên thuật, đến lúc đó một khi xảy ra chuyện bất ngờ gì, ta cũng tiện cùng liên thủ với ý chí Chân Tiên..."

Âm thầm tính toán như thế, tay Bùi Lăng đột nhiên hơi dùng lực một chút, ngọc giản bị bóp tan thành bụi phấn, rì rào rơi xuống từ giữa ngón tay của hắn.

Ngay sau đó, hắn ôm Tư Hồng Khuynh Yến trong ngực, lập tức phân phó: "Ngươi về tông trước, không được để bất kỳ kẻ nào biết về chuyện lần này:"

"Đây là mệnh lệnh của bản Thánh Tử, nhất định phải tuân thủ!"

Giọng Tư Hồng Khuynh Yến mềm mại đáng yêu, rất dứt khoát nói: "Vâng, chủ nhân!"

Mười ngày sau.

Chỗ sâu trong Vạn Hủy hải.

Sóng mạnh vạn trượng, lăn tăn như hoa văn bánh xe.

Mặt biển hiện ra màu sắc đen nhánh, như là mực nước sau mấy lần mài.

Loại chim biển không biết tên khàn giọng kêu lên trên trời cao, hai cánh rung lên, mũi tên cũng nhanh chóng vẽ ra vệt xanh ngọc.

Trên hải vực bao la, thỉnh thoảng có vòng xoáy sinh ra, thoáng qua liền biến mất.

Đột nhiên, một kẽ nứt không gian hẹp dài mở ra từ trong hư không, một bóng dáng huyền bào vác đao thoát ra từ bên trong, chính là Bùi Lăng.

Sau khi xuất hiện, Bùi Lăng lập tức lấy ra thần niệm, đảo qua toàn bộ phương thiên địa này.

Chẳng mấy chốc đã phát hiện xung quanh trông như gió êm sóng lặng, sinh linh thưa thớt, nhưng sâu trong đáy biển lại giấu kín rất nhiều thủy yêu, hải quái tu vi không tầm thường.

Thế nhưng, toàn bộ đều là một ít tinh quái, không có tung tích của bất kỳ tu sĩ gì.

Bùi Lăng không nhịn được hài lòng nhẹ gật đầu.

Bởi vì lần trước tu luyện [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền], hệ thống trực tiếp thao túng hắn tiến đánh sơn môn Cửu Nghi sơn.

Vì vậy, lần này tu luyện tiên thuật mới lấy được, không thể chọn nơi nào trong lãnh địa chín môn phái lớn!

Bây giờ, nơi này là chỗ sâu trong Vạn Hủy hải, hắn cố ý tốn thời gian mấy ngày đi đường, đề phòng xung quanh quá gần chín môn phái lớn hoặc là phường thị Vạn Hủy hải, hệ thống lại gây ra rắc rối gì cho hắn.

Nghĩ tới đây, hắn lại thi triển đủ loại thủ đoạn nhìn xuyên hư vô, kiểm tra xung quanh, sau khi xác định không có vấn đề gì thêm lần nữa, lập tức bày ra phòng hộ trùng điệp, đại trận ẩn nấp.

Ngay sau đó, Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong trận, trong lòng lập tức mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện..."

Lưu Lam hoàng triều.

Đế Lăng.

Lăng mộ cao ngất như ngọn núi, một tòa điện đường rộng lớn khó có thể tưởng tượng.

Một ngàn tám trăm cây cột thô san sát, chống đỡ toà kiến trúc hùng vĩ này.

Trong điện gạch vàng trải đất, từng cây nến to lớn cắm ở trên vách, trên trụ, lúc ngọn lửa thuần trắng thiêu đốt, hương cỏ cây trong trẻo chầm chậm tản khắp, khiến cả tòa đại điện đều nhuộm dần mùi thuốc nồng nặc.

Cũng soi sáng ra bóng dáng khó mà tính toán.

Những bóng dáng này vô cùng kỳ quặc, chỉ có bộ phận là nhân tộc, một bộ phận khác khoác lông mang sừng, khuôn mặt mơ hồ, thể xác quái đản, lại là dị tộc.

Tất cả bóng dáng đều tạo hình từ đá xanh, dù là tượng đá cũng tản ra uy năng cuồn cuộn, có kiêu ngạo bất tuân, có thẳng thắn cương nghị, có đã tính không bị trói buộc, có cuồng ngạo vô song, có ngoài mềm trong cứng, có phong thái lỗi lạc... Thứ duy nhất giống nhau là bọn họ đều quỳ một chân trên đất, quỳ lạy chỗ sâu trong đại điện, thể hiện ra thái độ thần phục tuyệt đối.

Chỗ sâu nhất trong đại điện là 9999 bậc thêm son.

Phía trên thềm son, từng bảo tọa điêu khắc tinh tế yên tĩnh đứng sừng sững, trên mỗi một bảo tọa đều có một bóng người cổn miện long trọng ngồi nghiêm chỉnh.

Đều là khắc đá giống với bóng dáng bên dưới.

Dường như vì năm tháng kéo dài, màu đá đã chuyển thành xanh đen, không nhìn ra tính chất ban đầu, nhìn lại chỉ cảm thấy nguy nga trang nghiêm, đã trộn lẫn sự xa xưa cổ đại.

Miện châu từng đống, che đậy khuôn mặt người ngồi ngay ngắn nhưng khí tức quanh người mênh mông như là đại dương mênh mông tùy ý, đường hoàng uy nghiêm, hiển hách quang minh.

Rõ ràng là đá khắc xám xịt, lại cho người ta một loại cảm giác mặt trời giữa trời, mắt ung hùng vĩ.

Bỗng nhiên, dưới một miện châu trong đó có đôi mắt mở ra.

Chỉ một thoáng như mặt trời mới mọc, đại điện vốn ảm đạm lập tức hiện ra một vòng sinh cơ cuồn cuộn, cổn miện lập tức rút đi vẻ thô lệ và đơn sơ của khắc đá, hóa thành vàng ròng khảm ngọc, đệt kim hoa văn lộng lẫy phức tạp.

Trong áo bào, vẻ hóa đá biến mất, huyết nhục lại xuất hiện!

Cùng lúc đó, có một bộ phận trong rất nhiều tượng đá quỳ sát phía dưới thềm son cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, như muốn từ tượng đá không có chút sinh cơ, không có chút ý thức nào, chuyển thành sinh linh chân chính!

Chương 2313: Vô Thủy sơn trang

Một luồng khí tức cường đại xông lên đỉnh đầu, chấn động cuồn cuộn, trong nháy mắt xông qua trận pháp truyền ra ngoại giới.

Hai tên nội thị lớn tuổi nhắm mắt dưỡng thần ở cổng Đế Lăng có cảm giác, nghiêm nghị giương mắt!

Sau khi nhìn nhau, một tên nội thị trong đó nhanh chóng phân phó: "Bẩm báo bệ hạ, Đế Lăng có biến!"

Ngay sau đó, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một chiếc đèn lồng đặc chế, mở ra một cánh cửa nhỏ, bước nhanh vào.

Trong giây lát bước đến trước bức tường lấp kín, cho dù đèn lồng còn có thể xua tan bóng tối, chiếu sáng xung quanh, nội thị cũng không dám đi về phía trước, lập tức quỳ xuống đất, cung kính xin chỉ thị: "Nô tỳ cung thỉnh Thái thượng hoàng an!"

"Xin hỏi Thái thượng hoàng có khẩu dụ gì?"

Cùng lúc đó, sâu trong Tố Chân Thiên.

Ráng mây đầy trời như nấu sôi, sôi trào mãnh liệt.

Gốc hoa dưới thác nước không gió mà bay, cánh hoa bay lả tả, trôi về phía Tố Chân Thiên.

Trong lòng Sầm Phương Ác có cảm giác, bước ra một bước, đã xuất hiện ở bí địa tông môn.

Đã thấy trong mây màu vô cùng diễm lệ đột nhiên ngưng tụ thành một bóng người, hà váy nguyệt bí, châu quan trâm cài, diễm sắc khuynh thành, không thể nhìn thẳng, nàng ngồi trên vân sàng cao cao, đôi mắt sáng trong vắt lại chưa từng nhìn về phía Chưởng Giáo Tố Chân Thiên đương thời cách đó không xa, mà nhìn về nơi xa...

Lúc này, trong Hàn Ảm Kiếm tông đột nhiên vạn kiếm reo vang, đều chỉ hướng tông môn nào đó.

Chỗ kia có kiếm ý xông lên trời không, cô đọng như thực chất, ánh sáng rực rỡ bốc lên giữa nhật nguyệt ảm đạm, kiêu ngạo cuồn cuộn.

Trong hang động trên vách đá cheo leo, Kiếm Thần Hạ Phất Khung đột nhiên ngước mắt cũng nhìn về phía hướng kia, hơi cảm ứng, không nhịn được khẽ nhíu mày: "Tinh Úc tổ sư?"

Cửu Nghi sơn.

Phòng nhỏ trong rừng, một lò hương dây vẫn cháy từ từ.

Trong góc hẻo lánh mây khói biến ảo, kim quế rì rào: "Thế Vị" tổ sư ngồi xếp bằng dưới cây, mặc cho sương sớm dính áo, hoa quế như mưa, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, cảm ngộ chúng sinh muôn màu.

Đột nhiên, hắn ta rời khỏi tu luyện, mở mắt nhìn về phía Lưu Lam hoàng triều, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay sau đó, là Tố Chân Thiên, Hàn Ẩm Kiếm tông và Yến Tê thành...

Sau một lát: "Thế Vị" như lẩm bẩm bình tĩnh mở miệng: "Các vị đạo hữu, bản tọa tạm nói rõ tình huống trước đã."

Sóng biếc lăn tăn, đại dương mênh mông.

Trên mặt biển mênh mông không có vật gì, chỉ có Bùi Lăng huyền bào phần phật, đạp không mà đứng.

Trong tay hắn kết một pháp quyết cực kỳ huyền diệu, khí thế quanh người nghiêm nghị, tay áo phồng lên, tóc mực điên cuồng múa, sau đó chỉ một cái về phía đáy biển.

Trong nháy mắt, vô số nước biển lơ lửng mà lên, ánh mắt hắn nhìn tới hải vực bao la, nhao nhao chảy ngược về phía bầu trời, một luồng lực lượng vô hình, đáng sợ, rộng lớn tràn trề như sao băng rơi xuống!

Oanh!

Toàn bộ vùng biển này lập tức sụp đổ, nổi lên vô số bọt biển to lớn, ngấn nước lít nha lít nhít giăng khắp nơi trên trời cao như lưới như rừng.

Nước biển khó mà lường được lập tức biến mất không còn tăm tích, lộ ra thêm lục địa cũng sụp đổ tản khắp, thứ xuất hiện trước mặt Bùi Lăng là một vực sâu không thấy đáy, giọt nước không còn!

Rất nhiều hải quái tỉnh yêu vốn nghi lại ở đáy biển không có chút sức phản kháng nào, trong chớp mắt thương hải tang điền bị ép thành tro bụi.

Tro tàn bay lả tả vẩy xuống như bông tuyết, như một trận tuyết đen thật lớn giữa thiên địa.

Bầu trời trên đỉnh đầu, nước biển màu mực lơ lửng mà lên chiếu rọi trên vòm trời, hiện ra màu xanh ngọc sáng long lanh như lưu ly, lúc lưu chuyển khúc xạ ánh sáng ngàn vạn.

Biển thành vực sâu, nước trên bầu trời.

Tình cảnh này kỳ quỷ quái đản nhưng lại mang theo sự rộng lớn hùng hậu khó mà diễn tả bằng lời.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Nhìn qua tình cảnh khác thường lại rung động trước mắt, hắn không nhịn được khẽ gật đầu.

Sau đó thu ngón tay lại, đã thấy nước biển không hề có dấu hiệu hạ xuống vực sâu, quay về biển cả.

Hơn nữa nước biển trôi nổi trên trời cao cũng tiếp tục duy trì trạng thái mất trọng lượng, dường như trật tự phương thiên địa này đã xảy ra sự thay đổi về mặt căn bản!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, đây là tiên thuật mà hắn vừa tu luyện, lần này hệ thống không làm loạn, thật sự đáng mừng!

Tiên thuật này tên là [Tinh Thần Chỉ], có thể phá hỏng quy tắc và trật tự của một phương thiên địa, tùy tiện nắm giữ bất kỳ một môn pháp tắc gì cũng có thể tu luyện.

Chỉ là uy năng mạnh yếu liên quan đến pháp tắc nắm giữ mạnh hay yếu.

Căn cứ vào lời giải thích của tiên thuật này, nếu là tiên nhân sử dụng môn [tinh thần Chỉ] này, một ngón tay có thể hủy diệt một ngôi sao chân chính!

Hiện tại tu vi của hắn chỉ có Hợp Đạo, tất nhiên không làm được trình độ của tiên nhân.

Chỉ có điều, mặc dù uy năng tiên thuật này tạm được nhưng Bùi Lăng luôn cảm thấy, hình như kém hơn [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] không chỉ một bậc...

Chương 2314: Vô Thủy sơn trang (2)

"Điều này giống như... Không phải tiên thuật cấp bậc làm trái thiên cương kia!"

"Trong trận đấu cảnh giới ngang nhau, tiên thuật này tuyệt đối đủ.

"Nhưng đối phó tu sĩ cùng cảnh giới, ta còn cần sử dụng tiên thuật?"

"Nếu đối mặt với Độ Kiếp kỳ, [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] chưa chắc đã có tác dụng. Uy năng của [Tinh Thần Chỉ] càng yếu hơn, cho dù thực lực hiện tại của ta mạnh hơn lúc ra tay với sơn môn Cửu Nghi sơn rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bị thương Độ Kiếp..."

"Là vì lần này người mở miệng yêu cầu tiên thuật không phải ta...

Cho nên ý chí Chân Tiên mới không cho tiên thuật làm trái thiên cương?"

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, ngày đó hắn và Tư Hồng Khuynh Yến diễn kịch, Tư Hồng Khuynh Yến cố ý nhắc đến cần một môn tiên thuật uy năng cường đại...

Xem ra trong mắt ý chí Chân Tiên, uy năng của [tinh thần Chỉ] với tu sĩ Hợp Đạo bình thường cũng đã đủ rồi.

Cũng may, lần này ý chí Chân Tiên sẽ đích thân ra tay.

Nếu không, có lẽ hắn còn phải đến Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến...

Tập trung ý chí, Bùi Lăng bắt đầu suy nghĩ đến một môn tiên thuật mà ý chí Chân Tiên giao cho Tư Hồng Khuynh Yến, nó tên [Thời gian chuyển].

Căn cứ vào lời giới thiệu của tiên thuật này, có thể cưỡng ép chiếu rọi một đoạn năm tháng chân thực ở trước mặt mục tiêu, dù đối phương đang bế quan tu luyện hay đấu pháp với người khác, đều không bị ảnh hưởng.

Tiên thuật này không có một chút tác dụng nào với thực chiến, Bùi Lăng hoàn toàn không có ý định tu luyện.

Về phần thuật này có thể chứng minh sự trong sạch cho Tư Hồng Khuynh Yến hay không, hắn không biết, hắn chỉ biết Tư Hồng Khuynh Yến rất hài lòng với tiên thuật này...

Ngoại trừ hai môn tiên thuật này, ý chí Chân Tiên còn đưa cho hắn một môn [Thỉnh Tiên Thuật], để triệu hoán ý chí Chân Tiên giáng lâm vào hóa thân của hắn.

Môn thuật pháp này vô cùng đơn giản, hơn nữa cũng không phải thuật pháp loại công phạt, hiện tại tu luyện sẽ trực tiếp gọi đến ý chí Chân Tiên, vẫn nên chờ hắn đến địa giới Vô Thủy sơn trang, lại tu luyện cũng không muộn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, tùy ý xé ra một đạo kẽ nứt không gian, chui vào trong đó, trong nháy mắt biến mất giữa phương biển trời này.

Nắng gắt giữa trời, trường phong mênh mông: "Lưu ly đỉnh" to lớn nhẹ nhàng trôi nổi, quan sát vực sâu ổ gà lởm chởm mới xuất hiện ở phía dưới.

Sự phân biệt giữa đôi bên rất rõ ràng, dường như từ rất lâu trước đó đã tồn tại như thế, nước biển ở xa xa không hề có dấu hiệu nào chảy xuôi tới, dường như vĩnh viễn không khôi phục dáng vẻ ban đầu...

Lại là mười ngày sau.

Dưới sự quản lí của Vô Thủy sơn trang.

Dãy núi trùng điệp, khói bếp từng sợi.

Không trung, một cỗ huyết kiệu đột nhiên bay tới, đặc biệt dễ thấy giữa nước biếc núi xanh.

Huyết kiệu âm khí sâm nhiên, lập tức hấp dẫn sự chú ý của sinh linh có linh trí ở xung quanh.

Chẳng mấy chốc, từng đạo truyền âm từng tầng bẩm báo lên.

Không lâu sau, huyết kiệu bay đến một khu vực hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu, thần niệm cường đại thò ra, đảo qua ngàn dặm xung quanh, xác nhận không có bất kỳ sự tồn tại của tu sĩ, yêu thú khai linh trí gì, lúc này mới chậm rãi hạ xuống.

Trong kiệu, Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên chủ vị, tâm niệm vừa động đã lấy ra một bức chiến thư nền đen chữ bằng máu.

Quanh người hắn có đao ý bừng bừng phấn chấn như là trường đao ra khỏi vỏ, uống đủ máu địch, cao ngất lăng lệ, trong nháy mắt một vòng đao ý đã rót vào trong chiến thư.

Bùi Lăng buông tay, chiến thư lập tức xông ra huyết kiệu từ khe hở rèm châu trên huyết kiệu, hóa thành một đạo đao khí huyết sắc nhanh chóng chém vào vòm trời, biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi phát ra chiến thư, Bùi Lăng không có động tác gì nữa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Vô Thủy sơn trang đáp lại.

Vô Thủy sơn trang.

Sơn môn to lớn tráng lệ, cao hơn cả mây, đứng sừng sững giữa biển mây mênh mông.

Phía sau lại là vô số kiến trúc muôn hình muôn vẻ.

Có trang nghiêm túc mục, có tú lệ tinh xảo, có thô sơ tùy ý, có tiên ý đạt dào, có ma phong nồng đậm... Từng kiến trúc đan xen vào nhau, thậm chí còn có rất nhiều căn phòng, hoặc rất giống Thiên Tuyên cung Trọng Minh tông, hoặc nghiễm nhiên là tế đàn màu trắng ở Thiên Sinh giáo, hoặc như Cửu Phong Cửu Nghi sơn, hoặc như ráng mây đây trời Tố Chân Thiên...

Nhìn kỹ, mỗi một tòa đình đài lầu các đều có chỗ xinh đẹp tinh tế của nó nhưng tổ hợp lại với nhau, lại có vẻ lộn xộn không chịu nổi, như đám ô hợp đông một đám tây một đám.

Giữa vô số căn phòng có độn quang nhộn nhịp.

Rất nhiều tu sĩ khí tức tinh thuần, phong cách lại khác biệt rất lớn, lúc ra vào nói to làm ồn ào tuỳ tiện, lộ ra vẻ không bị trói buộc, không có chút vẻ trật tự rành mạch mà tông môn, nhất là tông môn lớn nên có, lại rất náo nhiệt như chợ búa, đủ loại ồn ào và tranh đấu.

Chỗ sâu, trong một tòa điện đường cao lớn thuần trắng mạ vàng, Trang Chủ Vô Thủy sơn trang đời này đứng trước bàn dài, đang thưởng thức một bức tranh chữ nét bút cổ xưa.

Chương 2315: Chỉ luận đạo tâm

Bức tranh chữ này không có chút dao động linh cơ nào, vết mực đầm đìa nhẹ nhàng vui vẻ, thế bút bàng bạc, ẩn chứa cảm xúc cực kỳ khẳng khái nồng đậm, lại là một bức sơn thủy đến từ tay phàm nhân.

Thế nhưng, Trang Chủ Vô Thủy sơn trang lại vẫn xem say sưa ngon lành, thậm chí hơi tập trung.

Đột nhiên, hắn ta cảm ứng được cái gì đó, lúc này đánh ra một đạo pháp quyết đơn giản.

Đại trận sơn trang lập tức xuất hiện một lỗ hổng, ngay sau đó một đạo đao khí huyết sắc lướt ngang trời cao, chém xuống một cái từ trên trời cao, vừa vặn xuyên qua lỗ hổng đại trận, chảy vào trong sơn trang.

Trong điện, Trang Chủ tùy ý đưa tay chộp một cái, đã cách không bắt đao khí vào lòng bàn tay.

Đao ý lạnh thấu xương chầm chậm tản đi, lại không hề có ý đả thương người, mà lộ ra một phong giấy viết thư nền đen chữ bằng máu bị nó quấn quanh.

Nhìn qua phong thư không khác gì trong tin đồn, sắc mặt Trang Chủ không có bất kỳ biến hóa nào.

Đao ý thế này, nhìn một cái đã biết là vị Bùi tiên đế Trọng Minh tông kia đưa tới!

Hắn ta tâm niệm vừa động đã mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong là một bức thư ngắn, chữ viết rải rác: "Tiên nhân mới giáng lâm, vì rèn luyện tâm tính muốn mời Trang Chủ quý trang cùng chiến một trận, lấy đó xác nhận đại đạo."

"Thời gian, địa điểm trận chiến này đều do Trang Chủ định đoạt."

"Cùng là tiên nhân thượng giới, chắc chắn quý trang sẽ không làm bản tiên thất vọng"

"Thánh Tử Trọng Minh tông, Bùi Lăng."

Xem hết chiến thư, Trang Chủ ngồi yên bất động không có ý nhanh chóng triệu tập Thái Thượng trưởng lão đến nghị sự như những tông môn khác.

Hắn ta tiện tay đặt chiến thư sang một bên, sau đó lấy ra một khối da mỹ nhân chế tác lâu năm, trải ra bút mực, sau khi tự tay mài mực đậm, lúc này mới nhấc bút lông nhỏ lên, vung tay viết lên da người như ngà voi: "Chúng ta đều là Tiên Đế lâm trần, không cần phải như hạ giới."

"Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tranh cường háo thắng, đây là thú vui chỉ tiên hạ đẳng vô tri sa đọa mới tiến hành."

"Tiên Đế chúng ta chỉ luận đạo tâm."

"Duy Vi Tử tự viết:

Sau khi viết xong, khí tức quanh người Trang Chủ lưu chuyển, trong nháy mắt bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng.

Hắn ta nhìn chăm chú tấm da người trước mặt, da người lập tức bắn ra như là một đạo điện quang màu ngà, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích từ trong sơn trang.

Trang Chủ tiếp tục thưởng thức tranh chữ phàm nhân vừa rồi, đồng thời chờ đợi Bùi tiên đế đáp lại.

Trong núi sâu không người.

Cành lá đông đúc đan xen tung hoành, kéo dài vô tận, huyết kiệu xinh đẹp khiếp người dừng lại ở đây, xung quanh tĩnh mịch.

Trong kiệu, Bùi Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng không đợi bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về một phương hướng.

Một lát sau, một đạo điện quang màu ngà bay thẳng đến huyết kiệu.

Bùi Lăng vẫy tay, điện quang lập tức xuyên qua không gian trùng điệp, xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn cảm giác trong tay mềm mại bóng loáng, trong lúc mơ hồ lại như da thịt giai nhân, tập trung nhìn kỹ lại là một tấm da người tinh tế tỉ mỉ trơn bóng.

Chữ viết phía trên da người chưa khô mực, hiển nhiên là vừa viết không bao lâu.

Liếc nhìn nội dung phía trên, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, Trang Chủ Vô Thủy sơn trang Duy Vi Tử lại trả lời nhanh như vậy?

Thế nhưng, không biết luận đạo tâm là có ý gì?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, da người trước mặt lập tức không lửa tự đốt, hóa thành một nắm tro tàn trong ngọn lửa màu tím âm u, sau đó bị cơn gió lạnh vòng quanh chảy ra khỏi huyết kiệu.

Ngay sau đó, hắn lấy ra lá bùa mới tinh, viết lên một hàng vân triện ngắn gọn: "Vậy không biết Duy Vi Tử tiên hữu muốn luận đạo tâm như thế nào?"

Sau đó, Bùi Lăng lại rót đao ý cho tấm bùa này, buông tay, lá bùa hóa thành đao khí huyết sắc, phá không mà đi.

Rèm châu hơi lăn tăn, chiếu rọi đôi mắt vô cùng bình thản của Bùi Lăng.

Dù sao hiện tại có ý chí Chân Tiên ra tay, dù Trang Chủ Vô Thủy sơn trang muốn so cái gì, hắn đều tiếp!

Vô Thủy sơn trang.

Trong đại điện thuần trắng mạ vàng.

Một lò linh hương chầm chậm thiêu đốt, hương khí thanh đạm hòa làm một thể với hương thơm cỏ cây ngoài cửa sổ, càng có vẻ linh động hoạt bát, làm tâm thần người ta thanh thản.

Trang Chủ Duy Vi Tử đang tinh tế cảm nhận nét bút, xu thế của người vẽ tranh, không lâu sau lại phát hiện đao ý quen thuộc.

Hắn ta không do dự, lập tức đưa tay chộp một cái, một lá bùa ẩn chứa đao ý cường đại lập tức xuất hiện trong tay hắn ta.

Nhìn qua vân triện trên lá bùa, Duy Vi Tử khẽ gật đầu.

Phương thế giới này, mặt ngoài thì chín môn phái lớn địa vị ngang nhau, cùng khống chế thiên hạ.

Nhưng trên thực tế, ngoại trừ Vô Thủy sơn trang bọn họ, tám môn phái lớn còn lại đều là một vài tiên hạ đẳng tầm nhìn hạn hẹp, đạo tâm bị long đong!

Bàn Nhai giới trông như rộng rãi nhưng chỉ là một góc huyễn cảnh, nếu không nhìn xuyên qua hư vô, cuối cùng trường sinh chỉ là một trận ảo mộng, đắm chìm vô tận, đạo cốt hóa kiếp tro...

Ngay từ đầu Vô Thủy sơn trang không hề keo kiệt cùng chia sẻ chân tướng như thế cho rất nhiều tu sĩ, nhưng ngoại trừ đám Tiên Tôn, Tiên Đế chủ động đầu nhập sơn trang, những tiên hạ đẳng may mắn đạt được tiên duyên lại luôn khịt mũi coi thường, lơ đễnh.

Chương 2316: Tiên Đế ngoại giới

Hắn ta đắm chìm vào thân phận địa vị trong huyễn cảnh, chỉ lo theo đuổi lực lượng, lợi ích, hoàn toàn quên mất đạo tâm mới là chỗ căn bản!

Mới là mục đích thật sự khiến bọn họ mạo hiểm lâm trần!

Nhất là ngụy đạo, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn lo lắng cho các phàm nhân huyễn hóa ra trong phương huyễn cảnh này, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn.

Cái gọi là dựa vào đức hạnh để hoàn mỹ bản thân, để cầu phi thăng, chỉ có những tiên hạ đẳng tư chất quê mùa, trời sinh tính tình ngu ngốc này mới nghĩ là chuyện đương nhiên mà thôi.

Vốn bọn họ là tiên nhân thượng giới lâm trần, trở về tiên giới là chuyện đương nhiên.

Cần gì gửi gắm đường trở về vào một đám phù du sớm sinh tối chết?

Thế nhưng, ba tông Thánh đạo khác cũng không khá hơn chút nào!

Trọng Minh tông tham lam thành tính, thân là tiên nhân lại đây khí chất con buôn, sớm đã bị tham lam che mắt, đạo tâm bị long đong, cho dù tu hành đến cảnh giới tổ sư cũng không có thuốc chữa; Thiên Sinh giáo tôn tỉ rõ ràng, lại không hiểu được tiên nhân cao quý và đê tiện được phân chia bằng hồn phách theo hầu, chứ không phải nhục thân nông cạn, cái gọi là trời sinh vạn vật, duy người quý nhất, người này sao có thể là nhân tộc nhỏ hẹp?

Vốn nên như sơn trang, tiên nhân lâm trần mới là cao quý!

Về phần Luân Hồi tháp, đạo tâm đã sớm bị vặn vẹo, luôn cho rằng phương huyễn cảnh này tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải lập tức bắt đầu cứu vãn... Trên thực tế, huyễn cảnh chỉ dựa vào huyễn trận mà thôi.

Trong lúc trận pháp vận chuyển, đừng nói cung cấp nuôi dưỡng chín môn phái lớn này, đù có nhiều tông môn lớn hơn cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Xung quanh đều là hư ảo, lấy đâu ra không chịu nổi tiếp nhận?

Phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có vị Bùi tiên đế này, mặc dù xuất thân từ Trọng Minh tông chướng khí mù mịt, cướp gà trộm chó, lại vẫn nước bùn mà không hôi tanh mùi bùn, giữ được nội tâm trong sáng, sớm có thể khám phá thế gian vạn vật hư ảo, khôi phục bản sắc tiên nhân.

Đương nhiên, thiên hạ rộng lớn, ngoại trừ vị Bùi tiên đế này, Trọng Minh tông Tô Ly Kinh cũng nhìn ra phương huyễn cảnh này.

Nhưng hắn ta đã tu luyện mấy trăm năm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ đến theo hầu nhiều nhất chỉ là một vị Tiên Tôn, hoàn toàn không thể so sánh với Bùi tiên đế.

Ngoài ra, nghi ngờ Tông Chủ đương nhiệm huyễn cảnh tiểu tông Tư Hồng Khuynh Yến cũng đã nhìn xuyên qua hư vô...

Bây giờ Bùi tiên đế tự mình đến sơn trang luận đạo, tất nhiên Duy Vi Tử vô cùng chờ mong cơ hội lần này!

Nghĩ tới đây, Duy Vi Tử lại lấy ra một tấm da người tính chất tinh tế tỉ mỉ, trơn bóng như ngọc, nhặt bút viết: "Chúng ta cùng là Tiên Đế thượng giới, nội tình thâm hậu, theo hầu không tầm thường"

"Luận đạo bình thường quá không thú vị."

"Kính xin Bùi tiên đế tới tệ xá làm khách, đợi sau khi bản đế trò chuyện tận tình hữu nghị chủ nhà, lại bàn về đại đạo tinh vi thâm ảo"

"Truyền Tống Trận ven đường đều đã mở rộng cho Tiên Đế"

"Bùi tiên đế có thể đến bất cứ lúc nào."

"Bản đế chắc chắn ngược giày tiếp đón."

Sau khi viết xong, Duy Vi Tử tùy ý bấm niệm pháp quyết, da người cũng bắn ra như vừa rồi, thoáng cái đã biến mất bên trong sơn trang.

Hồi âm đã đi, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức gọi đến một tùy tùng, phân phó: "Vị Bùi tiên đế Trọng Minh tông kia sẽ đến sơn trang ngay. ' "Ngươi đi sắp xếp một chút, đừng chậm trễ đồng đạo thượng giới"

Tùy tùng nghe vậy, lập tức hành lễ đáp: "Cẩn tuân tiên dụ Trang Chủ!"

Thấy Duy Vi Tử không có phân phó gì khác, lúc này mới cáo lui mà đi.

Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Duy Vi Tử khẽ gật đầu, chư tiên lâm trần rèn luyện tâm tính, xây dựng Vô Thủy sơn trang ngụ ý biệt uyển trong phương huyễn cảnh này đã có vạn năm.

Cũng không biết thượng giới trải qua bao nhiêu thời gian...

Nhưng Tiên Đế bên ngoài sơn trang đến đây luận đạo, lại là xưa nay chưa từng thấy!

Lần này là cơ hội cực kỳ hiếm có, trong trang cũng không chỉ có hắn ta là Tiên Đế.

Tình hình như vậy, lại không thể một mình độc chiếm.

Nghĩ đến đây, Duy Vi Tử vung ống tay áo một cái, đã biến mất tại chỗ.

Một lát sau.

Thủy tạ ở nơi nào đó.

Giao tiêu rủ xuống xung quanh, gió mát thoải mái, mùi thơm khắp nơi.

Trong hiên tạ trống rỗng chỉ có ở giữa đặt một cái kỷ trà cao.

Kỷ trà cao kia hoa văn mạ vàng, có khảm xà cừ, chân hạc vòi voi, điêu khắc hoa văn hoa cỏ gãy nhánh như ý, trên đó đặt một cái ấm bùn đỏ bụng tròn, cái ấm kia tính chất tinh tế tỉ mỉ, oánh nhuận rực rỡ, trông trang nhã cổ xưa.

Bóng dáng Duy Vi Tử đột nhiên xuất hiện trong thủy tạ, hắn ta nhìn bình nhỏ bùn đỏ, đột nhiên hóa thân lưu quang chưi vào miệng ấm.

Ấm đỏ chỉ lớn khoảng ba nắm tay, bên trong lại tự có càn khôn.

Sơn thủy uốn lượn, cảnh sắc như vẽ, thần kỳ nhất là ngẩng đầu nhìn lại sẽ thấy trời cao mênh mông, trăng sáng treo cao, cơn gió mạnh đập vào mặt, có hương thơm lan quế, sương mù trong trẻo trộn lẫn trong đó, thấm vào phế phủ, thứ nhìn thấy lại giống ngoại giới.

Lúc này, trăng tròn trong sáng, hình bóng lay động, nhạt gần như không có, gieo rắc ánh sáng trong trẻo vạn dặm.

Chương 2317: Tiên Đế ngoại giới (2)

Duy Vi Tử đạp không mà đứng, trong tay kết động pháp quyết phức tạp, trong giây lát phía sau dâng lên một vòng ánh sáng rực rỡ, trong chớp mắt hóa thành một đôi cánh ánh sáng khổng lồ, nhẹ nhàng vỗ đã dẫn hắn ta phi thân lên, chạy về phía vầng trăng sáng kia.

Mây khói mờ mịt, tầng mây mù cuồn cuộn.

Trong giây lát, hắn ta nhào vào vầng sáng lạnh lẽo như ngọc kia.

Dương như quăng vào tảng băng cực lạnh, lấy tu vi của Duy Vi Tử còn cảm thấy cả người lập tức cứng đờ như rơi vào rét lạnh mênh mông.

Nhưng chẳng mấy chốc sương màu trước mắt hắn ta kiềm chế, hiện ra tình cảnh quen thuộc.

Sông băng sắc như lưỡi đao lạnh thấu xương xếp thành hàng, tuyết lớn bay lả tả như mãi mãi không ngừng.

Bông tuyết trên mỗi một đỉnh băng đều bị điêu khắc thành thêm son vạn trượng, đi thẳng lên bảo tọa ở đỉnh phong.

Trên bảo tọa có từng bóng đen hình dáng mơ hồ đang ngồi, khí tức cường đại đáng sợ, uy năng do bất kỳ một vị nào tản ra đều không thua kém Luân Hồi tháp "Ngũ Ôn" một chút nào.

Duy Vi Tử tiến lên, tùy ý thi lễ với rất nhiều bóng người, sau đó mở miệng nói: "Có Tiên Đế ngoại giới đến sơn trang luận đạo."

"Không biết chư vị Tiên Đế có hứng thú hay không?"

Đỉnh băng yên tĩnh một lát, trong ba bảo tọa ở trên cùng, bóng đen trên đó đều mở hai mắt ra, ánh mắt trong vắt như điện quan sát xuống Duy Vi Tử.

Một tên Tiên Đế trong đó thản nhiên hỏi: "Tiên Đế ngoại lai có đạo tâm như thế nào?"

Duy Vi Tử ngắn gọn nói: "Xưa nay chưa từng có."

Ba vị Tiên Đế nghe vậy đều khẽ gật đầu, đồng thanh nói: "Vậy gặp một lần đi."

Dưới sự quản lí của Vô Thủy sơn trang.

Núi sâu không người.

Màu xanh biếc đậm nhạt chen chúc quanh huyết kiệu, âm khí rét lạnh tản khắp, đã khiến cỏ cây gần đó ngưng kết một lớp sương tuyết màu xám đen thật dày.

Sương tuyết im hơi lặng tiếng trôi qua theo thời gian, tiếp tục khuếch tán đến nơi xa.

Vào lúc này, ở nơi xa có một đạo ánh sáng màu ngà bắn tới, thẳng đến bên trong huyết kiệu.

Hư không đột nhiên dâng lên một bàn tay lớn màu xích kim, một phát bắt được da người, sau đó thu vào trong kiệu.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng ngồi trên chủ vị, nhìn qua nét bút tươi mới trên da người, vẻ mặt không thay đổi quá nhiều.

Tiến về Vô Thủy sơn trang làm khách...

Nếu là trước đó, hắn còn lo lắng Vô Thủy sơn trang có chuẩn bị cả tông đối phó một mình hắn như Thiên Sinh giáo hay không...

Nhưng bây giờ, hắn có ý chí Chân Tiên thay... Hỗ trợ ra tay, không sợ thủ đoạn Vô Thủy sơn trang chút nào, chỉ cần Trang Chủ Vô Thủy sơn trang chịu đánh một trận với hắn là xong!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiện tay bấm niệm pháp quyết, lấy linh hỏa đốt da người, chợt lấy ra lá bùa, viết xuống một chữ "Tốt" vào trên đó.

Giống với vừa rồi, hắn lấy đao ý bao bọc lá bùa để nó tiến về Vô Thủy sơn trang hồi âm.

Đã bàn xong chuyện này, Bùi Lăng lại đánh ra một pháp quyết, huyết kiệu lập tức bay lên không, bay về phía một tòa Truyền Tống Trận Vô Thủy sơn trang gần nhất...

Tầm nửa ngày sau.

Vô Thủy sơn trang.

Một Truyền Tống Trận trong sơn môn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng trắng ngút trời.

Trong giây lát ánh sáng tản đi, hiện ra một bóng dáng huyền bào vác đao.

Bên cạnh Truyền Tống Trận đã sớm đứng đầy tu sĩ ăn mặc đủ loại kiểu dáng, những tu sĩ này lấy tu vi phân chia từ cao xuống thấp, nối đuôi nhau mà đứng, vốn bọn họ đang tỏ ra buồn bực ngán ngẩm, đứng xiêu vẹo, phát hiện tiếng động trận pháp cũng không có ý ngẩng đầu ưỡn ngực, mà nhao nhao quăng ánh mắt tò mò về phía Bùi Lăng.

"Bùi tiên đế, nghe danh đã lâu, cuối cùng hôm nay đã thấy tiên nhan của Tiên Đế, may mắn may mắn!" Không đợi Bùi Lăng mở miệng, một tu sĩ cầm đầu đã bật cười lớn, tùy ý thi lễ một cái, cao giọng nói: "Nghe nói Tiên Đế theo hầu thâm hậu, lâm trần chưa lâu đã nhìn thấu hư vô"

"Lần này đến đây luận đạo, trên dưới tệ trang đều vui vẻ!"

Lúc nói chuyện, tu sĩ khác cũng bắt đầu hành lễ, chỉ có điều dáng về cao thấp không đều, khí chất tùy ý không bị trói buộc, khác các tông môn lớn kia một trời một vực.

Ánh mắt những tu sĩ này nhìn về phía Bùi Lăng, phần lớn đều rất thân thiết, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn, lại có chút sự kính sợ và kiêng kị của tu sĩ cấp thấp với tu sĩ cấp cao.

Bùi Lăng ngẩn ngơ nhìn đám người đen nghịt trước mắt, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ bình thường, lúc này học dáng vẻ Vô Thủy sơn trang rất qua loa đáp lễ lại, lạnh nhạt nói: "Chúng ta cùng là tiên nhân thượng giới, tất nhiên đôi bên nên giao lưu tâm đắc, có thể sớm ngày phá huyễn cảnh, trở lại thượng giới."

"Lần này bản tiên nhận lời mời của Trang Chủ đến đây, không biết Trang Chủ ở đâu?"

Tu sĩ cầm đầu kia vừa cười vừa nói: "Trang Chủ bị một ít tục vụ ngăn cản, trong chốc lát không thể đến đây."

"Kính xin Bùi tiên đế theo tiểu tiên đến đây, rửa mặt sơ qua"

"Chờ sau khi Trang Chủ thoát thân, nhất định lập tức tiến về bái phỏng."

Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Được"

Tu sĩ kia nghiêng người mời khách nói: "Mời!"

Rất nhiều tu sĩ vây quanh Bùi Lăng bước đi về phía trước, ven đường còn giới thiệu tình huống của Vô Thủy sơn trang.

Là một trong chín môn phái lớn, tất nhiên Vô Thủy sơn trang chiếm diện tích rất bao la.

Chương 2318: Căn cơ thượng giới

Cho dù bên trong sơn môn căn phòng ngổn ngang lộn xôn, không có kết cấu gì, phong cách càng là muôn hình muôn vẻ, một góc nhỏ khác biệt rất xa nhưng cũng có đầy đủ đất trống, trồng hoa làm cỏ, góp đất thành núi, bố trí cảnh sắc như vẽ.

Chỉ có điều, những hoa cỏ sông núi này cũng cực kỳ quái đản như căn phòng.

Một khắc trước núi nước ấm mềm, ngay sau đó vách đá cheo leo cát bay.

Phóng tầm mắt nhìn tới đều không liên quan đến nhau.

Thế nhưng, hiển nhiên các tu sĩ Vô Thủy sơn trang không cảm thấy điều này có vấn đề gì, thản nhiên giới thiệu với Bùi Lăng:

"Đây là ba trăm năm trước chúng ta đi du ngoạn nơi dưới sự quản lí của Cửu Nghi sơn, gặp vài ngọn núi hoang thanh thúy đáng yêu, vì vậy thi triển thuật pháp na di nó đến đây:

"Vì thế, những tiểu tiên huyễn cảnh Cửu Nghi sơn kia còn ra tay đánh lớn với hai vị Tiên Tôn bổn trang..."

"Chỉ là một vài vật huyễn cảnh không quan trọng gì."

"Tiểu tiên Cửu Nghi sơn vẫn là tiên hạ đẳng..."

Chẳng mấy chốc, một sân nhỏ cửa riêng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Toà sân nhỏ này chiếm diện tích rộng lớn, sau khi đẩy cửa ra, bên trong là một loạt nhà trệt, gạch xanh ngói lớn, đình mọc trúc lan, sau viện có bóng cây lắc lư trông rất lịch sự tao nhã.

Tu sĩ dẫn đầu nhiệt tình giới thiệu: "Năm trăm năm trước, một vị Tiên Tôn vì rèn luyện đạo tâm, sau khi phong tồn ký ức đã hóa thân thiếu niên độc thân, tiến vào phàm trần"

"Hắn tốn thời gian mấy chục năm trở thành thợ rèn xuất sắc nhất ở thế tục-"

"Ngôi viện này là hắn tự tay chế tạo lúc ở phàm trần, một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ đều do hắn dốc lòng tạo hình"

"Về sau vị Tiên Tôn kia hoàn thành rèn luyện, tu vi và ký ức đều khôi phục liền rời khỏi phàm trần"

"Thời gian trăm năm chỉ mang theo một cái sân nhỏ này về."

"Sau khi viện này đến Vô Thủy sơn trang ta, từ trước đến nay chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất."

"Cho đến tận nay cũng chỉ có Bùi tiên đế có tư cách vào ở trong đó.

"Không biết Tiên Đế nghĩ như thế nào?"

Bùi Lăng tùy ý nhìn quanh, rất khách sáo gật đầu nói: "Nơi đây rất tốt."

Chợt đưa ra lời hứa hẹn không cần tiền: "Thời gian bản tiên giáng thế còn thấp, trên người không có vật gì trong huyễn cảnh"

"Đợi ngày sau trở về thượng giới, kính xin chư vị tiến về tiên phủ của bản tiên, đến lúc đó nâng cốc ngôn hoan, lại bàn về đại đạo!"

Rất nhiều tu sĩ Vô Thủy sơn trang nghe vậy lập tức mừng rỡ, nhao nhao đáp: "Tốt!"

"Bùi tiên đế thật sự là Tiên Đế thượng giới, ung dung cao nhã, khẳng khái hào phóng!"

"Tiên Đế đã mời, chúng ta sẽ ghi nhớ, hy vọng sớm ngày tâm tính tinh tiến, đoàn tụ tại thượng giới!"

Bùi Lăng lạnh nhạt nghe vậy, vái chào xung quanh: "Dễ nói dễ nói.

"Đúng rồi, không biết khi nào Trang Chủ có thể thoát thân đến đây?"

"Hôm nay nhìn thấy chư vị đồng đạo, trong lòng bản tiên có cảm giác, hy vọng nhanh chóng luận đạo cùng Trang Chủ."

Tu sĩ dẫn đầu vội vàng nói: "Tiên Đế đợi chút, Trang Chủ sẽ nhanh chóng đến đây!"

Thấy Bùi Lăng vô ý nói chuyện, đám người không lưu lại, nhanh chóng cáo lui rời đi.

Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Bùi Lăng vung tay áo đóng cửa sân lại, chợt đi vào chính giữa nhà chính.

Đây là một gian chính phòng phàm tục điển hình, bày biện không quá xa hoa nhưng chế tác tinh xảo, khắp nơi thể hiện ra tâm tư tuyệt diệu và thủ công xuất sắc của thợ thủ công.

Tùy tiện nhìn thoáng qua xung quanh, thần niệm của Bùi Lăng đã đảo qua toàn bộ căn phòng, sân nhỏ, sau khi không phát hiện vấn đề gì đã trực tiếp đóng cửa lớn lại, đưa tay bày ra vài tòa đại trận ngăn cách tiếng động, ngăn cách thần niệm.

Làm xong tất cả chuẩn bị, Bùi Lăng đi đến vân sàng ở chủ vị ngồi xếp bằng xuống, hắn nhắm hai mắt, quanh người lập tức hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm.

Tất cả đường vân như là trăm sông đổ về một biển, nhao nhao tuôn hướng sau lưng.

Chẳng mấy chốc bóng tối đậm đặc xuất hiện, trong đó duỗi ra một cánh tay tuyết trắng mảnh khẳnh, hóa thân Mạc Lễ Lan xuất hiện.

Một điểm bóng tối cuối cùng hóa thành huyền bào phủ thêm lên đầu vai của nàng.

Mạc Lễ Lan mở mắt ra, sau đó đi đến trước người bản thể.

Ngay sau đó, Bùi Lăng thi triển [Thực Nhật bí lục], khuôn mặt, thân hình Mạc Lễ Lan lập tức biến hóa kịch liệt, chẳng mấy chốc biến thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Lúc này nhìn lại, hóa thân và bản thể nghiễm nhiên không khác nhau chút nào.

Dù là bề ngoài, quần áo hay khí tức đều không có gì khác nhau.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, tiếp theo bản thể của hắn tạm thời ở lại trong phòng này, phái hóa thân này đi luận đạo với Trang Chủ!

Chỉ cần bàn tốt phương thức giao đấu, hắn lập tức uỷ thác [Thỉnh Tiên Thuật] để ý chí Chân Tiên giáng lâm!

Đến lúc đó, nếu ý chí Chân Tiên trực tiếp thắng, bản thể này của hắn cũng không cần tiếp tục ra mặt; nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hoặc là tình huống rơi vào giằng co... Vậy bản thể của hắn cùng nhau ra tay!

Hiện tại, chỉ chờ Trang Chủ Vô Thủy sơn trang hiện thân...

Sau nửa canh giờ, có tu sĩ Vô Thủy sơn trang đến tiểu viện bẩm báo: "Bùi tiên đế, Trang Chủ không tiện đến đây, kính xin Tiên Đế di giá"

"Trang Chủ đang chờ trong điện."

Chương 2319: Tam trọng giới thiên

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lúc này bản thể biến mất, hóa thân lại vươn người đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài cửa.

"Kẹt kẹt."

Cửa viện bị đẩy ra, hóa thân đi qua cánh cửa đã thấy tu sĩ vừa dẫn đầu nghênh đón Bùi Lăng đang đứng bên ngoài, nhìn thấy hóa thân lập tức hành lễ, nói: "Mời Bùi tiên đế đi theo tiểu tiên"

Hóa thân không nói gì chỉ khẽ gật đầu, trầm mặc đi theo phía sau hắn ta.

Lúc này hai người một trước một sau bước đến một phương hướng nào đó.

Qua một khoảng thời gian, bọn họ dừng bước trước một tòa đại điện thuần trắng mạ vàng.

Toà cung điện này rộng lớn khổng lồ có phong tình dị vực rất nồng hậu dày đặc, hoa mỹ đại khí, thanh thoát ngắn gọn.

Trước cửa có rất nhiều khôi lỗi san sát, có cao lớn như núi, có bé nhỏ chỉ một nắm tay, còn có không ngừng lưu động như sóng nước... Những khôi lỗi này đều tản ra khí tức của riêng mình, cứ như vật sống cứ thế ngưng kết ở đây khiến nó bất tử bất diệt bất động, đứng đó làm đồ trang trí.

Ngoại trừ cái đó ra, lại không có bóng dáng người trông coi gì.

Cửa ra vào cao lớn đến mức gần như nguy nga, khiến nhân tộc đi tới chiếu rọi như kiến.

Phía dưới cửa lớn, tu sĩ Vô Thủy sơn trang dừng bước hơi tiếc nuối nói: "Kính xin Bùi tiên đế đi vào bên trong một mình"

"Tiểu tiên chỉ là Tiên Vương tầm thường, không đủ tư cách tham dự Tiên Đế luận đạo."

Hóa thân Bùi Lăng lại nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chân đi vào bên trong.

Hắn xuyên qua cửa hiên trùng điệp, nhanh chóng tiến vào một tòa thư phòng như điện đường, bên trong trưng bày cái bàn, trên tủ bách bảo rực rỡ muôn màu, đều là thư hoạ đàn cổ đủ loại.

Trang Chủ Vô Thủy sơn trang Duy Vi Tử đời này tay áo bổng bềnh, đang ngồi quỳ chân sau một cái trường kỷ, loay hoay đồ uống trà kiểu dáng cổ xưa trước mặt.

Phát hiện Bùi tiên đế đến đây, hắn ta khẽ mỉm cười, hất cằm về phía chiếc ghế đối diện mình: "Bùi tiên đế, mời ngồi."

"Chưa thể nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội."

Hóa thân Bùi Lăng khẽ động, trong nháy mắt đã ngồi xuống chỗ ngồi mà Trang Chủ ra hiệu, cách hắn ta một cái bàn trà.

Duy Vi Tử thủ pháp thành thạo rót hai chén linh trà, đẩy một chén trong đó đến trước mặt Bùi Lăng, sau đó nhìn qua hắn, mỉm cười nói: "Kính ngưỡng đại danh tiên hữu đã lâu, hôm nay thấy tốc độ tiên hữu nhìn xuyên hư vô, đoán chừng còn nhanh hơn bản đế"

"Có thể thấy tiên hữu theo hầu hùng hậu... Lại không biết tiên hữu có bao nhiêu tư lương ở thượng giới?"

Bùi Lăng ở trong tiểu viện cửa riêng nghe vậy, sắc mặt lập tức kỳ quái, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã thao túng hóa thân trả lời:

"Bản tiên có được một vạn tòa tiên phủ ở thượng giới."

"Trong mỗi tòa tiên phủ, tiên đan tiên dược tiên khí nhiều vô số kể"

"Dưới sự quản lí rất bao la, từ đông tới tây, từ nam đến bắc, cho dù lấy tu vi Tiên Đế cũng phải trải qua nhiều năm mới có thể đến...

Hắn thầm nghĩ, dù sao chưa từng có ai đến thượng giới, là thật hay giả cũng không thể kiểm tra, còn không phải để hắn tùy tiện bịa ra sao?

Ngược lại Vô Thủy sơn trang này đã sớm coi hắn là Tiên Đế, tất nhiên hiện tại hắn không thể mất phong thái Tiên Đế.

Thế là, Bùi Lăng thao thao bất tuyệt nói hồi lâu, cho đến khi hơi miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng mới dừng lại.

Nếu là tu sĩ tầm thường, nhất định đã sớm mất kiên nhẫn không nghe được nữa.

Nhưng Duy Vi Tử lại nghe vô cùng nghiêm túc, dường như thật sự cho rằng Bùi Lăng có nhiều tài của như vậy ở thượng giới...

Thấy Bùi Lăng đã nói xong toàn bộ, lúc này hắn ta mới lắc đầu, khẽ thở dài: "Xem ra, Bùi tiên đế vừa tấn thăng Tiên Đế không lâu, lập tức lâm trần rèn luyện."

"Tư lương trong tay lại hơi túng quấn..."

"Phương thế giới này trông như phồn hoa cẩm tú, nhưng cuối cùng chỉ là huyễn cảnh"

"Ngoại trừ đạo tâm, tất cả mọi thứ đều không có chút ý nghĩa nào.

"Chỉ có tư lương của chúng ta ở thượng giới mới là căn bản."

"Lần này ngươi và ta luận đạo, tuy là vì rèn luyện đôi bên nhưng ở lâu trong huyễn cảnh buồn tẻ không thú vị, không biết Bùi tiên đế có bằng lòng cược một chút tư lương thượng giới để tăng hứng thú không?"

Túng quẫn?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, vừa rồi hắn khoác lác hơi ít?

Thế nhưng, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mục đích của hắn là tiên lộ, Vô Thủy sơn trang cho rằng Tiên Đế là hắn có nhiều hay ít tài sản, cũng không liên quan đến lần khiêu chiến này của hắn.

Hiện tại Trang Chủ đồng ý lời khiêu chiến của hắn là xong!

Về phần muốn cược tư lương gì đó ở thượng giới... Ha ha ha, cái này cũng như cược không khí.

Mặc kệ Duy Vi Tử đánh cược lớn bao nhiêu, mí mắt hắn cũng không nháy một cái!

Đương nhiên, Vô Thủy sơn trang bị điên nhưng cũng không ngốc, hắn cũng không thể diễn quá giả...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cố ý trầm ngâm một trận, một lát sau mới nói: "Đã chỉ là trợ hứng, đánh cược nhỏ giữ tình cảm là được."

"Lại không biết Trang Chủ có bao nhiêu tư lương ở thượng giới?"

Duy Vi Tử bình thản nói: "Trước khi bản đế hạ giới, phía dưới có ba mươi sáu vị Tiên Tôn, bảy mươi hai vị Tiên Vương, chín chín tám mốt vị Kim Tiên."

"Tiên nhân tầm thường, tính bằng hàng vạn."

"Mỗi vị Tiên Tôn đều nắm giữ mấy trăm đại thiên thế giới."

"Mỗi vị Tiên Vương đều nắm giữ mấy chục đại thiên thế giới."

Chương 2320: Tam trọng giới thiên (2)

"Mỗi vị Kim Tiên đều nắm giữ mười đại thiên thế giới."

"Mỗi vị tiên nhân đều nắm giữ một tiểu thiên giới giống với Bàn Nhai giới này."

"Đương nhiên, đây không phải là huyễn cảnh, mà là tiểu thiên giới chân chính"

"Về phần bản đế, chấp chưởng tam trọng giới thiên...

"Ngoài ra, còn có một trăm lẻ tám chí tôn tiên bảo, trấn áp khí số.

"Lại có trăm tỉ tỉ tiên binh, mười vạn tầng cấm chế chiến hạm hơn vạn, mấy ngàn chiến hạm có trăm vạn tầng cấm chế, càng có trăm tòa kỳ hạm có kinh trọng cấm chế...

". Nói tóm lại, bản đế chấp chưởng quần tinh, thống ngự vạn giới, sinh linh dưới trướng nhiều như hằng hà sa số."

"Định pháp tắc, chuyển âm dương, loạn thời gian, đều trong một ý nghĩ"

Trong tiểu viện cửa riêng, Bùi Lăng mặt không thay đổi lắng nghe, trong lòng không nhịn được bùi ngùi, xem ra vừa rồi mình còn quá bảo thủ.

Trang Chủ Vô Thủy sơn trang này càng giỏi tưởng tượng hơn hắn!

Hắn thao túng hóa thân trong điện khẽ gật đầu, hóa thân chợt nói: "Không biết tiên hữu muốn cái gì?"

Duy Vi Tử lạnh nhạt nói: "Nếu là đánh cược nhỏ giữ tình cảm, bản đế cũng không cần đồ vật gì quá quý giá'"

"Chỉ cần một phần [Huyền Kiếp Không Chướng Tiên Đan] "

"Bùi tiên hữu vừa tấn thăng Tiên Đế, tuy trong tay có ít tài nguyên nhưng cái [Huyền Kiếp Không Chướng Tiên Đan] này chỉ là đan dược đột phá Tiên Tôn, chắc hẳn trong tay tiên hữu không thiếu"

"Chúng ta đều là Tiên Đế, thắng thua đều là việc nhỏ."

"Quan trọng yếu vẫn là quá trình luận đạo."

[Huyền Kiếp Không Chướng Tiên Đan] ?

Dù cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại đan được này, nhưng Bùi Lăng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, vì vậy sắc mặt không có chút thay đổi nào, lúc này hóa thân khẽ gật đầu, bình tĩnh nói:

"Có thể"

Duy Vi Tử lại hỏi: "Không biết tiên hữu muốn cái gì?"

Bùi Lăng nghe vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trang Chủ đã muốn cái [Huyền Kiếp Không Chướng Tiên Đan] này, hắn không thể muốn tiên đan giống vậy.

Chỉ có điều, nếu nói bừa một món tiên vật... Địa vị Tiên Đế của hắn ở thượng giới chỉ là khoác lác lung tung mà ra, sao có thể giống với suy đoán của Trang Chủ Vô Thủy sơn trang?

Đến lúc đó, nếu là gây ra hỗn loạn gì, sẽ không dễ giải quyết...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Không biết tiên hữu có đồ vật gì giá trị gì tương đương nhưng lại khá đặc thù?"

Lúc hắn nói như vậy còn thầm nghĩ.

Sau đó dù Duy Vi Tử giới thiệu với hắn cái gì, hắn đều trực tiếp đồng ý!

So sánh với thao tác âm phủ của Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp, hiện tại chỉ cần tốn chút miệng lưỡi với Vô Thủy sơn trang có thể để tiên lộ trở nên càng thuận lợi hơn, điều này cực lỳ tốt với hắn!

Chỉ nghe Duy Vi Tử bình tĩnh nói: "Có rất nhiều."

"Tam trọng giới thiên trong tay bản đế, theo thứ tự là Hư Uyên Giới Thiên, Nguyên Ma Giới Thiên, Long Nhung Giới Thiên."

"Trong đó Hư Uyên Giới Thiên là cố hương của Hư Uyên Thiên Ma, chắc hẳn tiên hữu cũng có chỗ nghe thấy giá trị của loại thiên ma này."

"Mặc dù thanh danh Nguyên Ma Giới Thiên không hiển hách, lại thừa thãi Tuyết Nê Tiên Liên."

"Về phần Long Nhung Giới Thiên...

"Có lẽ tên của giới này khá xa lạ với tiên hữu nhưng chắc chắn không xa lạ với danh tiếng của Tây Mân Nguyên."

"Tây Mân Nguyên ở trong Long Nhung Giới Thiên."

"Thượng giới mười vạn năm trước, Sương Tự Tiên Phi độ kiếp thất bại, vẫn lạc ở Long Nhung Giới Thiên, hình thần câu diệt"

"Phu nhân Vinh Tiên Đế của hắn vô cùng đau lòng, thi triển thuật pháp khiến cố hương của Sương Tự Tiên Phi vĩnh viễn là ngày mùa thu để làm kỷ niệm."

"Bởi vậy sinh ra Tây Mân Nguyên."

"Nơi đây có được nhiều chủng loại Tiên phong nhất ở thượng giới, đặc thù nhất là Tình Thương Phong"

"Đây là tiên thực đặc biệt của Tây Mân Nguyên, nghe đồn là Tiên phong bình thường, lây nhiễm ý niệm nhân ái của Vinh Tiên Đế mà thành, sau khi trải qua vạn năm hun đúc, tự thành chủng loại"

"Tình Thương Phong không thể chuyển chỗ trồng, không thể nuôi dưỡng, không thể bảo tồn, chỉ có thể ngắt lấy ngay tại chỗ, sử dụng ngay tại chỗ."

"Lúc bản đế chưa lâm trần, từng tĩnh tu ngàn năm trong khu rừng ở Tình Thương Phong, nó có chỗ rất độc đáo với việc rèn luyện tâm tính...

Nghe một lúc, ngay từ đầu Bùi Lăng chỉ muốn tùy tiện đối phó vài câu, sẽ trực tiếp bắt đầu nói đến việc luận đạo nhưng thời gian dần trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng lắm... Sự miêu tả của Duy Vi Tử với thượng giới quá kỹ càng!

Đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới...

Tam trọng giới thiên, [Huyền Kiếp Không Chướng Tiên Đan 1...

Chuyện xưa ở tiên giới, quá khứ đã trải qua...

Dù là giọng điệu lúc đối phương nói chuyện hay đủ loại chi tiết khi trình bày về thượng giới, nghe vào cũng giống như thật!

Trong nháy mắt đó, hắn thật sự hơi nghi ngờ, Duy Vi Tử có phải từng ở thượng giới thật hay không?

Thế nhưng, lần này Bùi Lăng đến Vĩnh Dạ hoang mạc có nhắc đến Vô Thủy sơn trang với ý chí Chân Tiên, ý chí Chân Tiên đã từng nói rõ ràng tu sĩ Vô Thủy sơn trang đều là phàm nhân!

Có ý chí Chân Tiên xác nhận, hắn không thể thật sự coi đối phương là Tiên Đế gì đó...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại cảm thấy không đúng, tất cả mọi suy đoán hiện tại của hắn đều nhận định tu sĩ Vô Thủy sơn trang thành tên điên.

Chương 2321: Bản tiên chỉ luận đạo với Trang Chủ!

Nhưng nếu lời nói của tu sĩ Vô Thủy sơn trang đều là thật, vậy ý chí Chân Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc cũng chỉ là huyễn cảnh biến thành.

Sinh linh do huyễn cảnh dựng dục, đương nhiên càng không thể tin tưởng...

Có lẽ... Vô Thủy sơn trang mới là đúng?

Ý chí Chân Tiên còn có tám môn phái lớn khác đều bị phương huyễn cảnh này mê hoặc...

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, sau đó nhanh chóng tập trung ý chí, trong lúc vô thức trên lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh!

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao hắn đột nhiên có loại ý nghĩ hoang đường "Vô Thủy sơn trang thật sự là tiên nhân thượng giới" này?

Bùi Lăng lập tức cảnh giác, vừa rồi hắn cũng không phát hiện bất kỳ kẻ nào ra tay với mình...

Không đúng!

Vừa rồi hắn vẫn luôn đàm luận cái gọi là việc thượng giới với Duy Vi Tửi Hắn công nhận đối phương là Tiên Đế thượng giới, vì vậy đạo tâm bị ảnh hưởng!

Chỉ có điều, thực lực tu vi của Duy Vi Tử này kém xa hắn, vì vậy hắn lập tức khôi phục lại...

Nếu là một vị tu sĩ Hợp Đạo kỳ phổ thông, vừa rồi cũng vô cùng đồng ý với lời lẽ Tiên Đế thượng giới của Duy Vi Tử, e rằng lúc này đã trở thành một thành viên trong Vô Thủy sơn trang!

Chẳng trách!

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang dễ lừa như vậy nhưng tám môn phái lớn khác nhiều nhất chỉ xưng một tiếng Tiên Tôn Tiên Đế cho thuận tiện, nhưng xưa nay chưa từng thật sự đồng ý với quan niệm của hắn ta, thậm chí còn có thể khuyên bảo đệ tử trong môn, Vô Thủy sơn trang đều là một vài tên điền vọng tưởng không thể tin.

Càng không có người giả mạo tiên nhân thượng giới trước mặt Vô Thủy sơn trang, nhờ vào đó để kiếm lời...

Hóa ra chuyện là như vậy!

Nếu thật sự giả vờ là tiên nhân thượng giới trước mặt Vô Thủy sơn trang, sẽ biến thành tu sĩ Vô Thủy sơn trang chân chính!

Lúc ấy Luân Hồi tháp muốn làm loạn đạo tâm của hắn, lấy năng lực của tổ sư còn cần dùng ra thủ đoạn quy tắc như [Một Phương Tịnh Thổ]. Bây giờ Tông Chủ Vô Thủy sơn trang chỉ là Hợp Đạo kỳ, chỉ cần ngồi xuống nói mấy câu là xong!

Đây đúng là tông môn âm phủ đứng đầu!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không dám tiếp tục nói bậy với Duy Vi Tử, lập tức nói: "Chỉ cần Hư Uyên Thiên Ma là được."

"Tiền đặt cược đã định ra, không biết Trang Chủ muốn luận đạo như thế nào, khi nào có thể bắt đầu?"

Duy Vi Tử mỉm cười nói: "Hiếm khi nào Bùi tiên đế đến tệ trang làm khách, ngoại trừ bản đế, trong trang còn có ba vị Tiên Đế cũng muốn luận đạo với tiên hữu một trận, cộng thêm bản đế có tất cả bốn trận luận đạo, không biết tiên hữu có bằng lòng không?"

Còn có ba vị tu sĩ bị điên giống Duy Vi Tử?

Chắc không phải là Thái Thượng trưởng lão!

Nếu là Thái Thượng trưởng lão, chắc chắn không chỉ có ba vị!

Có thể xưng "Tiên Đế", ngoại trừ Trang Chủ, rất có thể chính là tổ sư Vô Thủy sơn trang!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Bản tiên đến đây, chỉ muốn luận đạo với Trang Chủ."

"Ai là Trang Chủ Vô Thủy sơn trang, bản tiên chỉ luận đạo với người đó."

Duy Vi Tử nghe vậy nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, lại nói ngay:

"Đã vậy, bản đế phải bàn bạc với ba vị Tiên Đế còn lại một phen."

"Kính xin tiên hữu tạm về khách viện nghỉ ngơi."

"Đợi sau khi chúng ta thảo luận ra kết quả, lại đến luận đạo."

Bùi Lăng bình tĩnh hỏi: "Cần bao lâu?"

Duy Vi Tử nói: "Nhiều nhất ba ngày."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Tốt."

Thấy thế, Duy Vi Tử tâm niệm vừa động, lập tức gọi vào một tu sĩ thanh sam, phân phó nói: "Mời Bùi tiên hữu về viện nghỉ ngơi."

Bùi Lăng đứng dậy, rời đi theo người tới.

Bóng dáng hắn vừa biến mất, Duy Vi Tử ngồi trong điện cũng buông bát trà xuống, bóng dáng lập tức biến mất.

Bầu trời trong ấm.

Vầng trăng cô độc treo cao giữa vòm trời, ánh sáng lạnh chiếu xuống như sương như ngân.

Đỉnh băng lạnh thấu xương cheo leo thành hàng, bóng đen to lớn bao phủ xuống.

Trong tĩnh mịch, khí tức vô cùng kinh khủng tiêu tân như thực chất, uy áp vô hình lại như vạn dãy núi đè xuống đầu, khí thế hùng hồn, khí thôn vạn dặm, tràn ngập toàn bộ phương không gian này.

Tuyết lớn tung bay, lưu loát.

Một bóng dáng xuất hiện ở phía xa, tay áo bồng bềnh, chậm rãi đi về phía rất nhiều núi non như bảo tọa.

Bộp, bộp, bộp...

Trên ba chiếc bảo tọa cao nhất, ba vị Tiên Đế phát hiện động tĩnh bình thản mở hai mắt ra, bóng tối dày đặc không thấy rõ hình dáng tướng mạo cụ thể của đám Tiên Đế, chỉ cảm thấy khí tức rét lạnh đập vào mặt, lại có khí độ đường hoàng trùng điệp, bành trướng mãnh liệt như quân lâm thiên hạ: "Chuyện gì?"

Duy Vi Tử dừng lại ở phía xa, giọng điệu tùy ý nói: "Vừa rồi ta đã trò chuyện với Bùi tiên đế, vị Tiên Đế này vừa mới tấn thăng"

"Lần này đến trong trang chỉ muốn luận đạo với Trang Chủ."

Khắp nơi vắng lặng, chỉ nghe tiếng bông tuyết rì rào không dứt, ba vị Tiên Đế trầm mặc một lát, một vị Tiên Đế trong đó từ tốn nói: "Mặc dù là Tiên Đế mới lên, chắc hẳn nội tình nông cạn nhưng ta đã lưu lại phương huyễn cảnh này quá lâu"

"Năm tháng lâu dài lại không thú vị như một đầm nước đọng, không còn muốn sống, không có chút ý nghĩa nào."

"Bây giờ có Tiên Đế ngoại giới đến đây, tất nhiên muốn gặp mặt"

Chương 2322: Người quan chiến

"Vị Tiên Đế này chỉ muốn luận đạo với Trang Chủ, vậy ta làm Trang Chủ một lần."

Tiếng nói vừa ra, vị Tiên Đế thứ hai cũng mở miệng nói: "Từ khi chúng ta lâm trần xây dựng toà biệt uyển này đến nay, chưa từng keo kiệt thông báo chân tướng với những tiên hạ đẳng trong phương ảo cảnh này."

"Nhưng rất nhiều tiên hạ đẳng đều đạo tâm bị long đong, không người tin tưởng, vì vậy chưa từng thức tỉnh."

"Vạn năm đến nay, Tiên Đế xuất hiện bên ngoài biệt uyển đã vô cùng hiếm thấy:

"Ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội luận đạo lần này."

"Ta cũng muốn làm Trang Chủ một lần"

Vị Tiên Đế thứ ba bình thản nói: "Phàm tục có mây, trên núi có đá, có thể công ngọc."

"Chư Tiên Đế trong biệt uyển luận đạo đã lâu, khó mà tiến thêm"

"Sở dĩ sau khi vị Tiên Đế ngoại lai lâm trần không vào biệt uyển, chắc hẳn cũng hy vọng tìm kiếm cách nhìn xuyên hư vô từ nơi khác, rèn luyện tâm tính cảm ngộ."

"Đã vậy, hắn nhất định có cách nhìn phương huyễn cảnh này không giống chúng ta"

"Ta cảm thấy rất hứng thú với hắn, lần này để ta tới làm Trang Chủ"

Nghe vậy, Duy Vi Tử mặt không đổi sắc, nói: "Ta đã là Trang Chủ, chắc chắn phải luận đạo với Bùi tiên hữu"

Tiên Đế lên tiếng trước nhất khẽ gật đầu, sau đó nói: "Như vậy, sắp xếp xong xuôi, ngày mai cử hành đại điển đăng cơ."

"Duy Vi tiên đế đã là Trang Chủ, cũng không cần lên ngôi lại"

"Ba người chúng ta dựa theo tập tục trước đó của biệt uyển, chính thức đăng lâm vị trí Trang Chủ một chút là được."

"Cứ vậy, bốn người chúng ta đều là Trang Chủ, đều phù hợp với yêu cầu luận đạo của vị Tiên Đế ngoại lai kia."

Vị Tiên Đế thứ hai gật đầu: "Tốt!"

Vị Tiên Đế thứ ba nhắc nhở: "Đã có đại điển, cũng nên mời Tiên Đế ngoại lai đi xem lễ, nếu không có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, chậm trễ đồng đạo."

Duy Vi Tử vui vẻ nói: "Tốt."

Vô Thủy sơn trang.

Trong tiểu viện cửa riêng do một vị Tiên Tôn nào đó chế tạo, chính phòng.

Trận pháp trùng điệp, cấm chế vận chuyển, vô số phù văn nhỏ bé sáng tắt.

Bản thể Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên vân sàng, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên, cửa lớn mở ra, hóa thân nhanh chân đi vào.

Vừa vào cửa, hóa thân lập tức trở tay đóng cửa lại, sau đi đến chỗ đối diện bản thể ngồi xếp bằng xuống.

Bản thể Bùi Lăng mở hai mắt ra, hơi trầm ngâm.

Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo Vô Thủy sơn trang sẽ chuẩn bị đại điển đăng cơ Trang Chủ tân nhiệm.

Do một vị tổ sư nào đó xuất quan, tạm thời đảm nhiệm chức vụ Trang Chủ, cũng như "Ngũ Ôn" tổ sư Luân Hồi tháp trước đó!

Thế nhưng, trước khi khiêu chiến Vô Thủy sơn trang lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng giao thủ với tổ sư Vô Thủy sơn trang.

Trong loại tình huống này, cũng không có ý tốt gì.

"Trong vòng ba ngày... Thời gian đã xác định, sắp có thể gọi ý chí Chân Tiên ra rồi."

"Tiếp theo, mặc kệ Vô Thủy sơn trang là ai ra trận, đều do ý chí Chân Tiên ra mặt ứng phó."

"ý chí Chân Tiên vốn là tiên nhân, nàng tự nhận là tiên nhân thượng giới trước mặt Vô Thủy sơn trang cũng không có vấn đề gì"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự, lập tức mặc niệm trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thỉnh Tiên Thuật]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Thỉnh Tiên Thuật] cần hóa thân, lực lượng pháp tắc, nhân quả tiên nhân..."

"Leng keng! Kiểm tra ra hóa thân, lực lượng pháp tắc, nhân quả tiên nhân..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, ngay sau đó bản thể của hắn không nhúc nhích tí nào, trong mắt hóa thân lại sáng lên ánh sáng trắng to lớn, mười ngón kết động, bắt đầu đánh ra từng pháp quyết phức tạp.

Cửu Nghi sơn.

Dãy núi quanh co khúc khuỷu, màu xanh liên miên.

Nhà gỗ nhỏ trong rừng sâu rậm rạp, linh hương thướt tha như trước.

Cả phòng mây khói cuồn cuộn như thủy triều lên xuống, thăng trầm, ân oán tình thù biến ảo, một màn lên, một màn cuối cùng...

Ở trong góc, dưới cây quế trong núi như xưa nay chưa từng thay đổi: "Thế Vị" tổ sư thanh sam như sương, yên tĩnh ngồi xếp bằng.

Mây mù vùng núi mãnh liệt, nhánh quế chập chờn, đầy rẫy rực rỡ như mưa vàng, rì rào rơi xuống, phất qua một đôi mắt trầm tĩnh bình thản như đầm sâu.

"Thế Vị" tổ sư vẫn nhìn qua một phương hướng xa xôi, đột nhiên hắn ta ôn hòa nói: "Một trận cuối cùng sắp bắt đầu!"

Tiếng nói vừa dứt, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn ta: "Chắc còn có một trận chiến."

"Khí số trên người hắn còn thiếu một tông"

Giọng nói này có ngữ điệu nhẹ nhàng, lại tràn đầy tự tin, cảm giác vô cùng uy nghiêm đường hoàng.

Dường như chủ nhân giọng nói, trời sinh đã nên quân lâm thiên hạ.

Tất cả sinh linh nghe được câu này, toàn bộ đều không có bất kỳ nghi ngờ gì chỉ nghe lệnh, thuận theo, thần phục.

"Thế Vị" tổ sư vẫn bình tĩnh, hắn ta khẽ lắc đầu, nói: "Một tông bị thiếu chính là khí số Trọng Minh tông"

"Hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông đời này."

Chương 2323: Người quan chiến (2)

"Khí số bản tông tự gia thân, không cần tranh!"

Ngay sau đó, trong nơi tối tăm lại có một giọng nói như có vô tận âm vang ẩn chứa trong đó, vạn dặm kim qua thiết mã đập vào mặt: "Con đường của kẻ này có chút vấn đề."

"Hiện tại dù có nắm hết khí số chín tông, tu vi cũng chỉ đột phá Độ Kiếp, không đạt được Đại Thừa."

Chẳng mấy chốc, lại có một giọng nói nhu hòa tươi đẹp, làm người nhớ tới rừng hoa nở rộ vạn sơn ngày xuân, như hà như gấm, như thiêu đốt đất trời, cảnh tượng long trọng: "Con đường của tiểu bối này không phải con đường của chín môn phái lớn"

"Thậm chí, không phải con đường của nhân tộc."

"Hình như con đường của hắn còn thiếu chút gì đó."

Nhánh quế khẽ động, mảnh vàng vụn nhao nhao: "Thế Vị" ngồi xếp bằng bất động mặc cho gió thổi tay áo, tóc dài bay múa, chậm rãi nói: "Con đường hắn đi là con đường của vị kia trong U Tố mộ.

Kiếm ý lạnh thấu xương cách vô số hư không vẫn có cảm giác sắc bén, như truyền đến theo tiếng nói, giọng nam tử trầm thấp lạnh nhạt: "Phù Sinh cảnh sẽ xóa đi dấu vết tiên lộ."

"Con đường của chín môn phái lớn vẫn đời đời truyền thừa trong chín môn phái lớn, điều đó thì cũng thôi"

"Con đường bên ngoài chín môn phái lớn, đi một đầu, thế nhân sẽ lãng quên một đầu."

"Từ xưa đến nay, rất nhiều các tiền bối kinh tài tuyệt diễm vì đủ loại nguyên nhân, không thể đi con đường chín môn phái lớn, tìm kiếm con đường phi thăng khác từ giữa thiên địa."

"Nhưng con đường nhỏ như vậy, bây giờ cũng càng ngày càng ít"

"Vị kia U Tố mộ đã rời đi nhiều năm, con đường của hắn... Chỉ sợ không đơn giản như vậy."

Giọng nói đường hoàng uy nghiêm, như quân lâm thiên hạ kia hơi trầm ngâm, lập tức đồng ý: "Không sai."

"Nhưng, nếu thật sự là con đường của vị kia U Tố mộ, vậy chẳng có gì lạ."

"Mặc dù không biết ban đầu vị kia đi tiên lộ như thế nào, nhưng có thể khẳng định trước khi vị kia đi tiên lộ, cũng đã có đầy đủ tu vi khiến tiểu bối này khó mà với tới."

"Nếu tiểu bối này tu luyện bình thường, lúc tu vi đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ lại đi con đường này, chắc không có vấn đề gì."

"Nhưng bây giờ tiểu bối này bắt đầu tiên lộ quá sớm!"

Tiếng nói âm vang như mang theo Huyết Sát vạn dặm sa trường, lạnh lùng nói: "Hiện tại, phải xem lúc kẻ này bước vào Độ Kiếp kỳ có thể có bao nhiêu kiếp số."

"Nếu là bốn mươi chín kiếp, không cần chờ tiên lộ của hắn!"

"Trong vòng mấy ngàn năm, chắc chắn chín tông lại có thể mở ra tiên lộ một lần"

"Thậm chí là hai lần!"

Gió núi lên, gió núi rơi, thanh sam phần phật, năm tháng như không để lại dấu vết: "Thế Vị" nhìn hư không, khẽ lắc đầu: "Chưa hẳn"

"Dù sao đây cũng là tiên lộ, không phải đột phá phổ thông"

"Hơn nữa, từ khi kẻ này tu luyện đến nay, cốt linh không đủ trăm năm."

"Thậm chí chưa được năm mươi."

"Lại có thể không mượn bất kỳ ngoại lực gì, liên tiếp đánh bại Tông Chủ bảy môn phái lớn, có thể nói kinh tài tuyệt diễm, là kỳ tài ngút trời chân chính..."

"Lúc ấy ta và tiểu bối này từng gặp mặt, kẻ này cho ta cảm giác như lập tức đi lên tiên đồ!"

"Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn là Thánh Tử Trọng Minh tông, có vị kia Trọng Minh tông giúp đỡ che giấu tiên lộ, ta vẫn nhìn ra không ít mánh khóc."

Trong mắt hắn lấp lóe ánh sáng, lạnh nhạt nói: "Tiên lộ của tiểu bối này, tuyệt đối không phải chờ quá lâu!"

"Nếu không, ta cần gì vội vã đánh thức các ngươi như vậy?"

Nghe vậy, trong hư không im lặng một lát ngắn ngủi, sau đó giọng nói tươi đẹp nhu hòa kia nói: "Thế Vị đạo hữu đã nói như vậy, thế thì cũng đáng để mong chờ một lần."

"Hiện tại, phải xem tiểu bối này có thể thắng trận chiến Vô Thủy sơn trang hay không?"

Giọng nói kiên cường lạnh lùng như kim thiết va chạm từ tốn nói: "Vô Thủy sơn trang... Không đơn giản."

"Thế Vị" nhẹ gật đầu, chợt nói: "Trận chiến này, nếu Bùi Lăng thắng, ta lập tức chuẩn bị một kiếp cuối cùng!"

Vô Thủy sơn trang.

Trong tiểu viện do Tiên Tôn tự tay xây dựng.

Chính phòng.

Đủ loại trận pháp, cấm chế đang vận chuyển, phù văn sáng tắt.

Bùi Lăng ngồi trên vân sàng, hóa thân giống hắn như đúc ngồi xếp bằng ở phía đối diện.

Hai người ngồi đối diện nhau, dù dung mạo, khí chất, khí tức, quần áo đều không khác nhau chút nào, như nhìn vào gương.

Nhưng theo hóa thân bấm niệm pháp quyết, khí tức quanh người hắn ta bắt đầu nhanh chóng biến hóa, dung mạo cũng dần từ vẻ cứng rắn ban đầu, chuyển thành mềm mại, chẳng mấy chốc hoàn toàn khôi phục dáng vẻ Mạc Lễ Lan.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, trong thể xác đối diện hắn, Mạc Lễ Lan cũng chậm rãi mở hai mắt ra.

Con ngươi vốn bình thường, trong chốc lát hóa thành một mảnh thuần trắng.

Nàng nhìn về phía Bùi Lăng, nói thẳng: "Ngươi có thủ đoạn như thế, căn bản không cần môn [Thỉnh Tiên Thuật] kia của ta!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Dưới tình huống hắn lấy ra hóa thân, vừa sử dụng hệ thống uỷ thác đã có thể cưỡng ép kéo ý chí Chân Tiên vào trong hóa thân.

Chương 2324: Pháp tắc mạnh nhất!

Không cần [Thỉnh Tiên Thuật], cũng có thể đưa đến tác dụng mời tiên!

Chỉ có điều, dùng hành động đó nhiều lần, cuối cùng sẽ khiến đối phương bất mãn.

Hắn chỉ cần dùng hệ thống tu luyện [Thỉnh Tiên Thuật] này một lần, sau đó có thể tự thi triển...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không để ý đến đề tài này, nói thẳng vào việc chính: "Mạc tiên hữu, vừa rồi ta đã bàn bạc xong với Vô Thủy sơn trang. ' "Trận luận đạo này sẽ bắt đầu trong vòng ba ngày."

Nghe thấy Bùi Lăng nhắc đến việc luận đạo, Mạc Lễ Lan cũng để việc nhỏ vừa rồi sang một bên, nàng nhanh chóng cảm giác phương thiên địa này một chút, lập tức phát hiện tám tông khác ở giới này đều có ánh mắt tập trung vào nơi này!

Thế nhưng, hiện tại đại chiến chưa bắt đầu, ánh mắt tám tông kia chỉ không rõ ràng rơi vào toàn bộ Vô Thủy sơn trang, nhưng lại không nhận thấy tung tích của nàng.

Nhận ra điều ấy, Mạc Lễ Lan cũng không quá để ý.

Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên đều do Bùi tiên hữu sắp xếp!

Năm tháng nàng bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc quá dài dằng dặc, biết rất ít tình huống ngoại giới, nhưng Bùi tiên hữu lại khác với kiểu danh tiếng xuất sắc, bị cản tay khắp nơi như nàng, hắn không những có thân phận quang minh chính đại ở ngoại giới, có thể tùy ý đi lại, thậm chí còn thay thế Thánh Tử một trong chín tông, đường hoàng chiếm lấy khí số Trọng Minh tông.

Vì vậy, Mạc Lễ Lan rất yên tâm với lòng dạ và thủ đoạn của vị tiên hữu Bùi Lăng này.

Hiển nhiên Bùi tiên hữu đã cân nhắc chu toàn chuyện này, tiếp theo nàng chỉ cần phụ trách nghênh chiến Trang Chủ Vô Thủy sơn trang là được.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu: "Vậy ta ở chỗ này chờ ba ngày."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Mạc tiên hữu, ngươi biết Long Nhung Giới Thiên không?"

Long Nhung Giới Thiên là một trong tam trọng giới thiên mà Duy Vi Tử tự xưng nắm giữ ở thượng giới trước đây không lâu, hai trọng giới thiên còn lại là Hư Uyên Giới Thiên và Nguyên Ma Giới Thiên.

Mặc dù biết kia là thế giới do Duy Vi Tử phán đoán ra, nhưng hắn có thể mượn cơ hội tìm hiểu một chút tình huống chân chính của thượng giới từ ý chí Chân Tiên.

Chỉ thấy Mạc Lễ Lan nhẹ gật đầu, bình thản nói: "Đây là một trong chư giới thiên thượng giới, tiên hữu có nguồn gốc gì với nó?"

Một trong các giới thiên thượng giới?

Trong tiên giới thật sự có một giới thiên như thế? ?

Trong lòng Bùi Lãng giật mình, trên mặt lại không có chút thay đổi nào, lúc này hỏi: "Nghe đồn mười vạn năm trước thượng giới có một vị Sương Tự Tiên Phi độ kiếp thất bại, vẫn lạc ở Long Nhung Giới Thiên, phu nhân hắn là Vinh Tiên Đế vô cùng đau lòng, khiến cố hương Tiên Phi vĩnh viễn là ngày mùa thu, chính là Tây Mân Nguyên bây giờ."

"Nơi này vì thuật pháp Tiên Vương, đã ra đời vô số tiên phong, trong đó đặc sản của Tình Thương Phong là Tây Mân Nguyên, nghe nói cực kỳ đặc thù, là sinh ra bởi tình thương của Tiên Đế...

Không biết Mạc tiên hữu biết bao nhiêu về điều này?"

Mạc Lễ Lan nghe vậy, lắc đầu nói: "Loại tin đồn này thì chưa từng nghe nói"

Bùi Lăng thầm thở phào, chợt bình thản nói: "Ta cũng chưa từng nghe nói"

"Trước đây không lâu, Trang Chủ Vô Thủy sơn trang Duy Vi Tử lời lẽ chuẩn xác, ta cảm thấy khá thú vị nên ghi nhớ."

Mạc Lễ Lan không hề rung động nói: "Vô Thủy sơn trang... Mặc dù đều là một vài phàm phu tục tử, nhưng dù sao cũng nắm giữ pháp tắc mạnh nhất ở phương thế giới này."

"Bùi tiên hữu chưa khôi phục tiên vị, tốt nhất đừng dễ tin lời nói của hắn"

"Tránh cho đường đường là tiên nhân, lại chịu thiệt thòi trên tay phàm nhân."

Pháp tắc mạnh nhất phương thế giới này?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức hơi dao động, sau khi do dự lại nhanh chóng hỏi dò: "Không biết Mạc tiên hữu thấy thế nào về pháp tắc Vô Thủy sơn trang?"

Nghe nói như thế, Mạc Lễ Lan rất bình tĩnh nhìn hắn.

Nếu là lúc hai người vừa bắt đầu hợp tác, nàng sẽ tưởng Bùi tiên hữu này chỉ đơn thuần hỏi thăm quan điểm của nàng.

Nhưng liên tục nhiều lần thấy được sự dốt nát của đối phương như vậy, nàng đã rất rõ ràng đối phương căn bản không biết pháp tắc của Vô Thủy sơn trang, nhân cơ hội này nghe ngóng từ nàng!

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan cũng không so đo quá nhiều, lập tức giải thích: "Pháp tắc Vô Thủy sơn trang có thể bỗng dưng tạo vật, có thể khiến mộng tưởng trở thành sự thật, có thể kỳ tích liên tục, có thể làm loạn trật tự, phản quang âm, đảo âm dương...

Thương hải tang điền, địa hỏa phong thủy đều trong một ý nghĩ!"

"Đầu pháp tắc này, mọi việc đều thuận lợi không gì không phá, không thể ngăn cản, không thể phòng ngự..."

"Hắn đánh đâu thắng đó, có thể xưng không gì làm không được"

"Vấn đề lớn nhất ở chỗ đầu pháp tắc này có yêu cầu cực kỳ hà khắc với đạo tâm, người có thể làm được, trong trăm triệu không có một"

"Kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông vứt bỏ vạn pháp, chỉ tu một kiếm trong tay, thực lực đã đủ chiếm cứ một góc nhỏ ở phương thế giới này, đứng hàng một trong chín tông."

"Tu sĩ Vô Thủy sơn trang lại chỉ tu nhất niệm trong lòng!"

"Niệm này đến cực điểm, có thể một bước thành tiên!"

"Đầu pháp tắc này tên là Từ không sinh có!"

Sáng sớm hôm sau.

Trước tiểu viện cửa riêng, trên con đường đá quanh co, một trưởng lão Vô Thủy sơn trang ăn mặc như thư sinh đi tới.

Chương 2325: Uy nghiêm "Tiên Đế"

Trong tay hắn ta cầm một phong thiếp mời mạ vàng, đến trước cửa sân mới ngừng chân, sau khi hơi chỉnh lại áo bào, liền cao giọng truyền âm: "Tiểu tiên Trì Quy Tử, không biết hiện tại Bùi tiên đế có rảnh không?"

"Trang Chủ tân nhiệm tệ trang sắp đăng cơ, kính xin Tiên Đế tiến về xem lễ."

Trong viện, chính phòng.

Trong một lư hương khảm bảo hoa văn quấn nhánh thanh đồng như dãy núi, một trụ mùi thơm ngát từ từ bay lên, tản ra đầy phòng.

Bùi Lăng và hóa thân Mạc Lễ Lan còn đang ngôi đối diện, nghe thấy Vô Thủy sơn trang có Trang Chủ tân nhiệm đăng cơ, hắn không hề thấy bất ngờ.

Không do dự chút nào, lúc này Bùi Lăng tâm niệm vừa động, giọng nói lập tức vang lên trong đầu Mạc Lễ Lan: "Mạc tiên hữu, ngươi lấy ta thân phận để đến đó."

"Đợi sau khi kết thúc xem lễ, chắc Trang Chủ tân nhiệm sẽ luận đạo với ngươi."

Mạc Lễ Lan nhẹ gật đầu, sau đó thân hình hơi rung động như mây khói, ánh mắt thuần trắng rút đi, trong chớp mắt thời lại trở thành dáng về không khác Bùi Lăng chút nào.

Nàng đứng lên, trực tiếp bước ra ngoài cửa.

Cảm ứng hai đạo khí tức ngoài cửa đi xa, trong phòng Bùi Lăng khẽ nhíu mày.

Từ không sinh có...

Nếu sớm biết đầu pháp tắc này...

Nhưng cái giá phải trả của đầu pháp tắc này...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên lắc đầu, lập tức để chuyện này qua một bên, sau đó nhắm hai mắt lại, dùng chung thị giác với hóa thân ý chí Chân Tiên.

Vô Thủy sơn trang.

Phía trên cung điện thuần trắng, trong hư không vốn không có vật gì đột nhiên hiện ra một cầu thang dài dằng dặc.

Đầu cầu thang này như cầu vồng ngũ sắc, toàn thân lấp lánh bảy màu như mộng như ảo.

Hai bên là khói lam mênh mông, cuồn cuộn như nước thủy triều, chen chúc cầu thang dài vô cùng chói mắt này ở giữa.

Cầu thang dài uốn lượn một đường, từng bước lên cao như thẳng đến mây xanh.

Lấy thị lực tu sĩ cấp cao cũng chỉ có thể nhìn thấy ở nơi xa xôi, một bảo tọa to lớn gần như ẩn vào tầng mây gió mạnh.

Bảo tọa nguy nga rộng lớn kia có ý nghĩa chấp chưởng Vô Thủy sơn trang, trông như ngọn núi nhưng lại lộ ra vẻ làm ẩu như vùng bỏ hoang, dường như chỉ tùy ý tìm một núi đá to lớn, sau khi chém vào mấy lần đã hình thành chỗ ngồi dáng vẻ đại khái, lại sắp xếp nó ở cuối cùng cầu thang dài.

Lúc này, trong khói lam đã đứng đây tốp năm tốp ba tu sĩ Vô Thủy sơn trang.

Quần áo tất cả mọi người đều không giống nhau, có áo gấm, ngọc biếc quấn quanh; có quần áo tả tơi, bẩn thỉu; có tay áo bồng bềnh, đạo cốt tiên phong; có áo cắt da người, toàn thân oán khí nồng đậm, ma ý sâu nặng; có giản dị tự nhiên như phàm nhân...

Chỉ có thể phán đoán từ tu vi, trưởng lão, chấp sự, đệ tử Vô Thủy sơn trang đều có mặt.

Phía trên trời cao, tường điểu thụy thú tụ tập đến đang xoay quanh bay múa, rong ruổi trời cao, diễn luyện đủ loại hành động chúc mừng.

Còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp chưa có khả năng bước trên mây, cũng từ đủ loại kiến trúc muôn màu muôn vẻ chen chúc đến khoảng đất trống trên cung điện màu trắng cách đó không xa, chỉ trỏ về phía không trung, thỉnh thoảng lớn tiếng phát biểu cái nhìn của mình, còn có người thôi động phù lục, diễm hỏa ngũ sắc tung hoành trời cao như pháo hoa lần lượt nở rộ; lại có người thi triển thuật pháp đưa tới trăm hoa đua nở, hương thơm xông vào mũi...

Hiển nhiên những tu sĩ tu vi cao thâm kia cũng đã thành thói quen với tình cảnh này, không những không để ý lắm, thỉnh thoảng còn hỏi thăm vài câu, chợt bấm pháp quyết, tiến hành điều chỉnh trận đại điển sắp diễn ra.

Tiếng vui cười, tiếng đùa giỡn, tiếng nghị luận, tiếng chạy nhảy...

Toàn bộ tình cảnh rất náo nhiệt, vô cùng ồn ào.

Bỗng nhiên, có người phát hiện bóng dáng từ nơi xa đến đây, lập tức nhắc nhở: "Bùi tiên đế đến rồi!"

"Bùi tiên đế đến rồi!"

Tin tức này nhanh chóng lan tràn trong đám người, vô số ánh mắt nhìn về phía bóng dáng huyền bào vác đao kia, đã thấy vị Tiên Đế ngoại lai dung mạo cực kỳ tuổi trẻ mà trên dưới Vô Thủy sơn trang đã sớm nghe nói, dáng người hắn thẳng tắp, khí tức bình thản nội liễm, nếu không phải gánh vác trường đao sát khí quanh quẩn, không phải núi thây biển máu không thể ngưng tụ ra loại hung lệ ở trình độ kia, trông chỉ như một tu sĩ bình thường.

Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả tu sĩ Vô Thủy sơn trang xung quanh đều lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Dù trên đất Vô Thủy sơn trang Tiên Tôn Tiên Vương khắp nơi, Tiên Đế cũng là vạn người không được một, cao cao tại thượng!

Dù cho là ở thượng giới, vị trí Tiên Đế cũng bao trùm phía trên rất nhiều Tiên Tôn, Tiên Vương, Kim Tiên, tiên nhân, đại quyền trong tay, quan sát chúng sinh, chấp chưởng chư thiên vạn giới!

Vì vậy, phát hiện Bùi Lăng đến đây, vừa nãy rất nhiều tu sĩ còn ồn ào như cái chợ, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng yên tĩnh...

Bộp, bộp, bộp...

Trong chớp mắt, toàn bộ phương thiên địa này chỉ còn lại tiếng bước chân của trưởng lão dẫn đường và "Bùi Lăng".

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt Mạc Lễ Lan không thay đổi chút nào.

Thủ đoạn che giấu tung tích này của Bùi tiên hữu cực kỳ tốt, nàng quang minh chính đại đứng ngay trước mặt Tiên Đế Vô Thủy sơn trang, những người khác cũng không nghi ngờ đối phương là tiên nhân chân chính...

Lúc này, nàng đã được đưa tới phía dưới bậc thang thất thải.

Chương 2326: Uy nghiêm "Tiên Đế" (2)

Trưởng lão dẫn đường dừng chân, xoay người lại, rất cung kính nói: "Mời Tiên Đế ngôi vào vị trí."

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, chợt đi lên bậc thang.

Phía trên bậc thang, thất thải giao thoa như hồng như nghê, xa hoa lộng lẫy.

Cả người nàng vừa hoàn toàn giẫm lên bậc thứ nhất của cầu thang, đã có một ngọn lửa vô cùng to lớn nổ tung, ngàn vạn ánh sáng chiếu khắp trời cao, ráng mây tiêm nhiễm như gấm, trong chốc lát ánh sáng vô hạn.

Trong chớp mắt, Mạc Lễ Lan đã ngồi xuống một đoàn áng mây gần mẫu, trước mặt là cái bàn dài đầu vểnh lên chế tạo từ linh tài, trên bàn trưng bày linh quả linh tửu, còn có khôi lỗi tùy tùng quỳ sát ở bên, chờ đợi phân phó bất cứ lúc nào.

Bên cạnh áng mây là bảo tọa to lớn nguy nga như núi.

Lúc này, trên bảo tọa trống rỗng, chỉ có khí tức cuồn cuộn mênh mông tản khắp tràn ngập, khuấy động trời cao.

Mạc Lễ Lan ngồi ngay ngắn bất động, bình tĩnh nhìn phía dưới bậc thang.

Rất nhiều tu sĩ vẫn đang chen chúc, trông nhiều như kiến, nhốn nháo như triều.

Thỉnh thoảng diễm hỏa màu xanh ngọc nở rộ, trăm cỏ um tùm, trăm hoa tranh nhau nở rộ, sắc trời tươi sáng, khí tức long trọng nồng hậu dày đặc.

Chẳng mấy chốc, trong hư không xuất hiện một cái chuông nhạc to lớn, không gió tự kêu.

Tiếng nhạc cổ xưa nặng nề vang lên như gợn sóng từng tầng dập đờn ra bốn phương tám hướng, tận đến giờ phút này Vô Thủy sơn trang vô cùng yên tĩnh mới khôi phục dáng vẻ sinh cơ bừng bừng vừa rồi.

So với tiếng nhạc truyền thừa xuống từ xa trước đó, một nhóm tu sĩ cấp cao mặc cao quan đai lưng rộng, trang phục rất cổ xưa đi tới từ giữa mây xanh.

Hiếm khi nào những tu sĩ này mặc áo bào thống nhất, đai lưng căng trang, nghiêm túc cẩn thận, dừng bước bên cạnh bậc thang thất thải, chia thành hai hàng, đứng đối mặt nhau.

Một người tu sĩ cầm đầu trong đó ra khỏi hàng, lúc nhìn quanh ánh mắt như điện, hờ hững nói: "Biệt uyển hạ giới, dù thoảng qua như mây khói, dù là vật trong huyễn cảnh cũng nên có chủ."

"Chấp chưởng Vô Thủy sơn trang, lấy đó cung cấp chỗ nghi lại cho chư tiên lâm trần."

"Nay biệt uyển sẽ có chủ mới, lễ bắt đầu!"

Người xung quanh nghe nói lời này cũng không cảm thấy lớn tiếng, giọng nói hắn ta lại cuồn cuộn như nước thủy triều, ầm vang truyền ra, như lôi đình dội thẳng vào trong tai rất nhiều tu sĩ ở đây.

Lúc này sắc mặt rất nhiều tu sĩ đều nghiêm nghị, nhao nhao đáp:

"Cung nghênh tân chủ!"

Trong tiếng hô to lớn, chuông nhạc lại vang lên trong hư không.

Keng... Keng... Keng...

Kéo dài to lớn như thủy triều lên xuống, trong bình thường lộ ra lực lượng cường đại, trang nghiêm ung mục.

Lúc này vô số tu sĩ Vô Thủy sơn trang đều nghiêm nghị khoanh tay, đứng san sát trông rất nho nhã, oai nghỉ cao lớn.

Lúc này, ba bóng dáng đột ngột xuất hiện dưới bậc thang.

Bậc thang tỏa ra ánh sáng lung linh như cầu vồng giữa trời, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi ngàn vạn.

Tất cả tu sĩ ở đây đều có thêm một tầng hào quang như mộng ảo, nhưng lúc này tất cả màu sắc đều tránh đi ba bóng dáng đột nhiên xuất hiện.

Giữa đôi bên phân chia rõ ràng như có lạch trời ngăn cách, không thể kết nối.

Trong ba bóng dáng, toàn thân người ở giữa bao phủ trong bóng đen, chỉ một đôi tròng mắt trong vắt như dao, lạnh băng, rét lạnh, ẩn chứa uy áp khó nói lên lời, cuỗn cuộn mênh mông; người phía bên phải khôi ngô cao lớn, áo vải giày đen, tóc dài rối tung bay lên như có vẻ khí phách hào hùng, trong con ngươi quỷ quái vô số, ánh sáng tối lay động; bóng dáng bên trái cao quan áo tối màu, bội ngọc xuyết châu đứng chắp tay, dù dáng người yểu điệu, ung dung hoa quý, cũng không che đậy được khí chất bá đạo nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, ngạo thị thiên hạ.

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng trong tiểu viện cửa riêng lập tức nghiêm lại, khí tượng ba người này... Là ba vị tổ sư Độ Kiếp kỳ!

Hơn nữa, mỗi một vị mang đến cho hắn một cảm giác càng mạnh hơn Luân Hồi tháp "Ngũ Ôn"!

Không biết tiếp theo sẽ là vị nào đăng cơ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, một giọng nói lập tức vang lên trong đầu hóa thân Mạc Lễ Lan: "Mạc tiên hữu, chút nữa cẩn thận!"

Mạc Lễ Lan nhẹ nhàng trả lời: "Không sao."

"Chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi."

Nghe thấy ý chí Chân Tiên nắm chắc như vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục dùng chung thị giác hóa thân nhìn chăm chú tất cả.

Bảo tọa như ngọn núi, cầu thang dài như cầu vồng mây tía, ngàn vạn tu sĩ nhìn chằm chằm, bóng người ở giữa trong ba bóng dáng tiến lên trước một bước, chỉ một thoáng hàn ý bùng ra, khí tức rét lạnh, mũi nhọn hỗn tạp đập vào mặt như sắc bén, tản khắp toàn trường.

Hắn ta không nói nhảm chút nào, cũng không cần người chủ trì giới thiệu, gọn gàng dứt khoát nói: "Bản đế Túc Cấp, là Túc Cấp tiên đế thượng giới hàng thế lâm trần"

"Hôm nay muốn chưởng quản biệt uyển hạ giới."

"Có ai phản đối?"

Toàn trường yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, tất cả tu sĩ Vô Thủy sơn trang đều hơi cúi đầu, lấy đó làm kính sợ, không dám khiêu khích Tiên Đế chút nào.

Chẳng mấy chốc, Túc Cấp tiên đế từng bước lên cao, đi qua cầu thang trước hóa thân, quay người trước bảo tọa nguy nga như núi, phất tay áo ngồi xuống, nhìn quanh tám phương.

Chương 2327: Luận đạo bắt đầu

Keng... Keng... Keng...

Trong hư không, chuông nhạc to lớn liên tục lay động, toàn bộ cảnh nội Vô Thủy sơn trang đều có tiếng chuông cuồn cuộn vang lên, tỏ rõ Trang Chủ tân nhiệm đăng lâm.

Trong tiểu viện cửa riêng, Bùi Lăng lẳng lặng nhìn tất cả.

Xem ra sau đó ý chí Chân Tiên phải đối phó vị "Túc Cấp" này...

Thế nhưng, cũng hơi kỳ quái!

Lúc trước "Ngũ Ôn" tổ sư Luân Hồi tháp đăng lâm vị trí Đại Phù Đồ Lệnh tân nhiệm, đầu tiên là Đại Phù Đồ Lệnh tiền nhiệm thoái vị, sau đó lại là "Ngũ Ôn" tổ sư đăng cơ...

Trước khi hắn và "Ngũ Ôn" tổ sư đấu pháp: "Ngũ Ôn" tổ sư đã đưa ảnh lưu niệm hoàn chỉnh của việc này cho hắn nhìn qua.

Nhưng trong đại điển đăng cơ Vô Thủy sơn trang, hắn lại không thấy Duy Vi Tử thoái vị...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy "Túc Cấp" tiên đế đi đến phía trước bảo tọa, vung ống tay áo một cái, quay người ngồi xuống.

Cùng lúc đó, to lớn bảo tọa như xảy ra sự biến hóa vi diệu, trở nên càng nặng nề, uy nghiêm.

Trong tối tăm có một luồng lực lượng cuồn cuộn kỳ dị hòa vào trong khí tức của "Túc Cấp".

Dưới tay, tên tu sĩ cảm đầu rất nhiều tu sĩ cao quan đai lưng rộng lại lên tiếng: "Túc Cấp tiên đế chính vị Trang Chủ, từ nay chấp chưởng biệt uyển hạ giới."

"Nguyện chúng ta sớm ngày tâm tính viên mãn, trở về quê cha đất tổ, đoàn tụ tiên cung!"

Ngàn vạn tu sĩ đồng thanh đáp lời: "Nguyện chúng ta sớm ngày tâm tính viên mãn, trở về quê cha đất tổ, đoàn tụ tiên cung!"

Từng tiếng la lên như sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng, vang vọng phương thiên địa này.

Trang Chủ Vô Thủy sơn trang tân nhiệm hoàn thành đăng cơ!

Lúc này: "Túc Cấp" tổ sư hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Lễ Lan, vẻ mặt vui mừng: "Nghe nói Bùi tiên đế ở xa tới, chỉ muốn luận đạo với Trang Chủ tệ trang?"

"Bây giờ bản đế chính vị Trang Chủ, kính xin tiên hữu đừng keo kiệt chỉ giáo"

Mạc Lễ Lan nghe vậy, bình tĩnh nhìn "Túc Cấp" tổ sư, lúc này khẽ gật đầu, đưa tay thăm dò vào hư không, chỉ một thoáng lấy ra một đoạn san hô như cành cây.

Toàn thân san hô này đỏ hồng như máu tươi ngưng tụ, lại tản ra mùi cỏ cây nhàn nhạt, trong san hô như có một vòng ánh sáng màu đỏ thẫm, nhanh chóng đi khắp như sống vật, chính là một trong những thiên tài địa bảo đỉnh tiêm ở giới này, [Mộ Huỳnh Tàn Diễm Chỉ] .

1Linh hỏa màu tím tối đột nhiên bay vút lên, trong nháy mắt đốt đoạn [Mộ Huỳnh Tàn Diễm Chi] thành một đoàn chất lỏng.

Linh hỏa nhảy nhót, chất lỏng như huyết dịch nhanh chóng biến hóa.

Không lâu sau đã hiện ra một tấm phù lục màu đỏ thắm, toàn thân nó có vô số phù lục sáng tắt, linh cơ dạt dào, đạo uẩn nồng đậm, cẩn thận cảm ứng như còn ẩn giấu một luồng lực lượng huyền diệu, như có ý phiêu nhiên phi thăng... Không hề nghi ngờ đây là một món chí bảo!

Nó không những có uy năng kinh khủng, quan trọng nhất còn có loại ý uẩn giống với phi thăng, đối với Độ Kiếp kỳ, thậm chí cả tu sĩ Đại Thừa kỳ đều có tác dụng cực lớn!

Mạc Lễ Lan vung tay, phù lục màu đỏ đã bị một luồng lực đạo nâng lên, bay đến trước mặt "Túc Cấp" tổ sư.

Nàng từ tốn nói: "Đã đến xem lễ, nên có chúc mừng."

Nghe vậy: "Túc Cấp" tổ sư lập tức lắc đầu, phương thế giới này do huyễn cảnh biến thành, tất cả mọi thứ đều là hư vô.

Tờ phù lục trước mắt trông như vô cùng trân quý, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mê chướng trong huyễn cảnh, không có chút ý nghĩa nào như hoa trong gương, trăng trong nước.

Những tiên hạ đẳng kia đạo tâm bị long đong, gặp thấy vui thì cũng thôi.

Hắn ta là Tiên Đế lâm trần, sao lại ham đồ vật huyễn cảnh này?

Lập tức: "Túc Cấp" tổ sư bình thản nói: "Phương thiên địa này chỉ là huyễn cảnh mà thôi."

"Vạn năm như một giấc chiêm bao vội vàng; kỳ trân dị bảo cũng chỉ là mây khói thoảng qua."

"Hôm nay tổ chức đại điển đăng cơ, đều chỉ vì luận đạo cùng tiên hữu."

"Chúng sinh vạn vật đều là hư ảo, cần gì bắt chước các sinh linh sớm sinh tối chết, lấy lễ nghi phiền phức giam cầm bản thân?"

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan lạnh nhạt, lập tức nói: "Lần này nhập trang không phải xem lễ, mà vì bản thân"

"Được chư vị thịnh tình khoản đãi, tất nhiên có chỗ báo đáp."

"Bây giờ đã gặp đại điển, sao thể nào không có chút biểu hiện nào?"

"Lúc này đưa lên phần hạ lễ này là thuận lý thành chương"

"Cũng như bây giờ chư vị mặc quần áo, đều là đương nhiên."

"Nếu ngươi cho rằng vật này là huyễn cảnh biến thành, nhận lấy cũng không có ý nghĩa."

"Vậy một thân bào phục của các ngươi cũng là huyễn cảnh biến thành, cần gì còn phải bịt tai đi trộm chuông, lấy thứ căn bản không tồn tại để ăn mặc tân trang?"

"Chư vị quá chấp nhất phương thế giới thật giả này, đã thành mê chướng, nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, ngược lại đã mất đi ý nghĩa rèn luyện tâm tính, càng mất đi tấm lòng anh dũng tinh tiến mà lúc truy tìm đại đạo nên có, bỏ gốc lấy ngọn như thế, lại nói chuyện trở về thượng giới cái gì?"

"Túc Cấp" tổ sư lập tức im lặng, cảm xúc chập trùng.

Vị Bùi tiên đế này nói rất có lý!

Mặc dù phù lục đỏ hồng là huyễn cảnh biến thành, nhưng trong tình hình hiện tại chủ và khách đều vui vẻ, khách đưa lên hạ lễ là đương nhiên... Chỉ có điều, hiện tại hắn ta vừa từ chối, chỉ trong thoáng chốc cũng vì đăm ba câu của đối phương mà thay đổi chủ ý, cũng như phủ nhận bản thân vừa rồi, cực kỳ không tốt cho đạo tâm của hắn ta!

Chương 2328: Luận đạo bắt đầu (2)

Nhưng nếu tiếp tục không nhận, cũng như lời của Bùi tiên đế này, quá chấp nhất huyễn cảnh thật giả rơi vào mê chướng, ngược lại không thể lợi dụng lần hạ giới này để rèn luyện tâm tính, như vậy lần lâm trần năm tháng dài đằng đẳng này, chẳng phải lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng sao?

Phải!

Luận đạo đã bắt đầu!

Bùi tiên đế này... Thật lợi hại!

Trước đó Duy Vi Tử chấp chưởng biệt uyển giới này nói hắn chỉ vừa leo lên vị trí Tiên Đế, thật sự là tầm mắt khiếm khuyết!

Lúc hắn ra tay hời hợt, lại thẳng vào chỗ yếu hại!

Đã khinh thường rồi, lần này Bùi tiên đế đưa lễ, nếu hắn ta đồng ý nhận lấy trước, đó là ham đồ vật huyễn cảnh, tất nhiên sẽ đạo tâm bị long đong, rơi vào mê chướng hồng trần khó mà tự kiềm chế, từ đây tiên tâm lưu lạc, tiên đồ xa vời, kỳ hạn trở về thượng giới như bỏ đi không một dấu vết.

Cũng như hắn ta hiện tại, lại rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường!

Lúc này, nếu hắn ta nhận lấy phần hạ lễ phù lục đỏ hồng này, sẽ dao động đạo tâm, Tiên Đế lâm trần như hắn ta đều vì đạo tâm, đạo tâm đã dao động, tu vi, tích lũy trong thời gian mấy ngàn năm sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt; nếu không nhận sẽ rơi vào chướng ngại tri thức và nhận thức, lấy góc độ biết phương thế giới này là ảo cảnh để nhìn tất cả lần lâm trần này, điều này có nghĩa mấy ngàn năm cảm ngộ rèn luyện từ khi hạ giới đến nay đã sai!

Cũng phải đối mặt với việc ngàn năm tu hành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Nhận?

Hay không nhận?

Ngay lúc "Túc Cấp" tổ sư vô cùng băn khoăn, phù lục màu đỏ thắm đã bay đến trước mặt hắn ta dừng lại.

Cùng lúc đó, Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Chủ nhân hiếu khách, mời ta xem lễ."

"Ta cũng tâm hỉ, luyện phù lấy tặng"

"Có qua có lại, lẽ thường tình trên đời."

"Nhanh chóng nhận lấy, đừng do dự nữa sẽ đảo loạn đạo tâm!"

Sắc mặt "Túc Cấp" tổ sư trầm xuống, ánh mắt lập tức nhìn về phía phù lục màu đỏ thắm trước mặt.

Trong chốc lát, trong tờ phù lục này đột nhiên tản ra một loại lực hấp dẫn to lớn trước nay chưa từng có, dường như chỉ cần đưa tay tiếp nhận nó có thể lập tức tâm tính viên mãn, trở về thượng giới!

Tất cả rèn luyện, tất cả lĩnh hội, tất cả sự truy tìm với đại đạo, trầm tư suy nghĩ với chân lý... Đều nhẹ như lông hồng, hoàn toàn không quan trọng bằng tấm bùa chú này!

Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách.

Mấy ngàn năm thời gian trôi qua như tra tấn, hôm nay mới gặp cơ duyên chân chính...

Nghĩ đi nghĩ lại: "Túc Cấp" tổ sư đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này ống tay áo vung lên một cái, đưa phù lục về đường cũ.

Hắn ta lạnh lùng nói: "Đồ vật huyễn cảnh không có chút ý nghĩa nào, ta không lấy!"

Tiếng nói vừa dứt, quanh người hắn ta lập tức dấy lên một luồng linh hỏa ngút trời, trong nháy mắt thiêu đốt áo bào trang sức thành tro tàn.

Lại trực tiếp để thân thể trần truồng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa trước mắt bao người: "Túc Cấp" tổ sư tiếp tục nói: "Như lời Bùi tiên đế đã nói, bào phục đồ trang sức đều là huyễn cảnh biến thành, cũng không cần mặc!"

Thấy thế, Mạc Lễ Lan không nói thêm gì nữa, chỉ bình tĩnh thu hồi phần hạ lễ này.

Lúc này, phía dưới cầu thang dài, bóng dáng bá đạo bên trái khó giấu vẻ yểu điệu bước ra một bước về phía trước.

Trong tiểu viện cửa riêng.

Chính phòng.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên vân sàng, hai mắt nhắm nghiền, cách không quan sát bằng thị giác của Mạc Lễ Lan.

Thấy "Túc Cấp" tổ sư hoàn thành đăng cơ, ý chí Chân Tiên chợt lấy ra phù lục màu đỏ thắm đưa cho đối phương làm hạ lễ, Bùi Lăng lập tức nhướn mày.

(Mộ Huỳnh Tàn Diễm Chỉ] này là hắn trăm ngàn vất vả mới lấy được tư lương tu hành, đứng hàng đầu trong số những thứ hắn cất giữ, ý chí Chân Tiên lại trực tiếp lấy ra tặng người...

Ngay lúc đang đau lòng vì tư lương tài vật, đã thấy việc này dần phát triển hơi khác thường.

Đầu tiên là "Túc Cấp" tổ sư trực tiếp cự tuyệt, ý chí Chân Tiên là lấy "đương nhiên" làm lý do, buộc đối phương nhận lấy...

Cuối cùng: "Túc Cấp" tổ sư vì không nhận phù lục đỏ hồng, lại thiêu đốt bào phục ngay trước mặt mọi người, thân thể trần truồng thản nhiên ngồi đó...

Tận đến giờ phút này, cuối cùng Bùi Lăng mới kịp phản ứng, đôi bên đang luận đạo!

Hơn nữa, ý chí Chân Tiên chỉ lấy "chúc mừng" làm lý do, toàn bộ hành trình đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối!

Lần này quá trình có vẻ gió êm sóng lặng, chủ khách hài hòa, thật ra lại là sóng ngầm cuộn trào, có thể gọi là kinh tâm động phách.

Chỉ cần vừa rồi "Túc Cấp" tổ sư đối phó sai lầm một chốc, sẽ là tình thế ngàn năm đạo hạnh trôi theo dòng nước.

Thế nhưng: "Túc Cấp" này đúng là tổ sư Vô Thủy sơn trang!

Cách phá vỡ tình hình này thật sự khiến hắn mặc cảm...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nhịn được thầm thở phào, nhưng ngay sau đó vị tổ sư khí tức bá đạo dáng người yểu điệu đứng dưới cầu thang dài cũng bước ra một bước, bước về phía cầu thang thất thải.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, hai vị tổ sư đăng cơ?

Đây là... Tình huống như thế nào?

Cầu thang dài uốn lượn như rồng, thẳng vào mây xanh.

Ánh sáng thất thải chiếu rọi ngàn vạn, lại tránh đi một góc nhỏ quanh tổ sư.

Chương 2329: "Hồn Nghi" tiên đế

Vị tổ sư Vô Thủy sơn trang thứ hai ra khỏi hàng, vẻ ngoài như thiếu nữ đôi tám, lông mi dài, mắt phượng uy nghiêm, khuôn mặt trông như vẫn còn ngây thơ lại không có chút cảm giác thiếu nữ yếu đuối nào, ngược lại lộ ra sự quý khí và uy nghiêm khó tả như nữ đế lâm triều.

Ba ngàn sợi tóc như tuyết tản ra trên đầu vai trắng ngần, làm nổi bật một đám phù lục phức tạp trên mi tâm, đồ trắng đan xen, điễm sắc khuynh thành.

Tuy vị tổ sư này là nữ tử lại không dùng trâm vòng, chỉ đeo một đỉnh cao quan sa mỏng tràn đầy nét cổ xưa, mặc áo ngoài váy dài nền đen hoa văn vàng, đai lưng ngọc buộc ở eo, minh châu rơi xuống, lúc nàng nhìn quanh ánh mắt cao xa mà lạnh nhạt như chúng sinh vạn vật trong thiên hạ này không hề đáng được nàng để vào mắt, giọng điệu thường thường mở miệng: "Bản đế Hồn Nghỉ"

"Hôm nay chấp chưởng biệt uyển hạ giới."

"Người phản đối có thể trèo lên bậc thêm đánh một trận."

Nói xong, nàng lập tức cất bước, bước lên cầu thang trước mặt.

Tầng mây cuồn cuộn, cơn gió mạnh lạnh thấu xương, vạt áo bay lên theo bước chân phát ra từng tiếng xột xoạt, vị tổ sư Vô Thủy sơn trang thứ hai bước lên mười bậc, rất nhiều tu sĩ xem lễ đều vẻ mặt cung kính, không dâm mạo phạm chút nào chứ đừng nói đến ngăn cản.

Không lâu sau: "Hồn Nghi" tổ sư đã đến phía trước bảo tọa như ngọn núi.

"Túc Cấp" tổ sư ngồi ngay ngắn bất động, nhưng cự thạch thô ráp bên trái hắn ta lại đột nhiên thay đổi, chỉ một thoáng lại thêm một chỗ ngồi giống như đúc.

"Hồn Nghi" tổ sư bước nhanh đến phía trước, sau khi phất tay áo ngồi xuống, tu sĩ cao quan đai lưng rộng phía dưới lại trầm giọng tuyên bố: "Hồn Nghi tiên đế chính vị Trang Chủ, từ nay chấp chưởng biệt uyển hạ giới."

"Nguyện chúng ta sớm ngày tâm tính viên mãn, trở về quê cha đất tổ, đoàn tụ tiên cung!"

Tất cả tu sĩ Vô Thủy sơn trang đồng thanh đáp: "Nguyện chúng ta sớm ngày tâm tính viên mãn, trở về quê cha đất tổ, đoàn tụ tiên cung!"

Vị Trang Chủ thứ hai hoàn thành đăng cơ!

Lúc này: "Hồn Nghi" tổ sư cũng ngước mắt nhìn về phía Mạc Lễ Lan, nói: "Bùi tiên đế, ta cũng đã chính vị Trang Chủ."

"Phù hợp với yêu cầu luận đạo của Bùi tiên đế"

"Tiếp theo, kính xin chỉ giáo nhiều hơn"

Áng mây là đài, kim ngọc là cỗ, Mạc Lễ Lan ngồi xếp bằng sau bàn dài, mặt không thay đổi hỏi: "Vị trí Trang Chủ Vô Thủy sơn trang có thể đồng thời có hai vị?"

"Hồn Nghi" tổ sư bình tĩnh nói: "Biệt uyển hạ giới chưa từng tuyên bố chỉ có một vị Trang Chủ"

"Một vị cũng tốt, hai vị cũng được, đều chỉ là một chức quan nhàn tản ở phương huyễn cảnh này mà thôi."

"Chúng ta là Tiên Đế cao quý, khác với những tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong, không triển vọng kia, sau khi nhìn xuyên hư vô đều biết căn cơ bản thân đều ở thượng giới."

"Không cần cố chấp hư danh ở thế giới này."

"Hiển nhiên câu hỏi của Bùi tiên đế là đã bị phương ảo cảnh này ảnh hưởng, trở nên nhỏ hẹp!"

Sắc mặt Mạc Lễ Lan bình thản, lúc này nói: "Đạo tâm của ngươi thật sự cứng như bàn thạch, không thể lay động."

Lúc nói chuyện, nàng lại đưa tay vào hư không, lấy ra mấy phần dược liệu đẳng cấp cao.

Những dược liệu này đều dùng thủ đoạn cực kỳ cao thâm phong cấm, mỗi một phần đều cực kỳ trân quý, hiếm thấy với tu sĩ cấp Cao.

Linh hỏa màu tím tối bay lên, chỉ sau mấy tức tất cả dược liệu biến mất, thứ xuất hiện trong lòng bàn tay Mạc Lễ Lan là một viên đan dược màu xanh óng ánh mượt mà.

Viên đan dược kia như ngọc như châu, toàn thân lít nha lít nhít phù lục khóa chặt dược tính đến viên mãn vô khuyết, lại là một viên đan dược cực phẩm.

Mạc Lễ Lan nói: "Đã xem đại điển, không thể không có lễ"

"Các ngươi đều là Tiên Đế, ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia"

"Vừa rồi cho Túc Cấp lễ mừng, hiện tại ngươi cũng nên có một phần hạ lễ giống vậy."

"Ngươi nhận hay không nhận, ta không ép buộc."

"Nhưng ta đưa hay không đưa lại là một chuyện khác."

"Hồn Nghi" tổ sư nghe vậy khẽ mỉm cười, vừa rồi nàng đã thấy điều mà "Túc Cấp" trải qua, cùng một mánh khoé lại sử dụng hai lần, Bùi tiên đế này cũng quá ngây thơ... Hiện tại, nàng lại không thể dính vào cái bẫy của Bùi tiên đế này.

Nghĩ tới đây, nàng từ tốn nói: "Mặc dù vật này chỉ là đồ huyễn cảnh nhưng cũng là tâm ý của Bùi tiên đế"

"Bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng.

"Phần hạ lễ này, ta sẽ nhận lấy."

"Đa tạ Bùi tiên đế"

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, đan dược lập tức trôi về phía "Hồn Nghi"

Lúc "Hồn Nghi" đang muốn nhận lấy đan dược, Mạc Lễ Lan đột nhiên nói: "Đây là [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan], công hiệu của nó là dẫn phát bản năng nhục dục của sinh linh"

"Dược tính vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến đạo tâm của sinh linh đọa hóa, đạo hạnh diệt hết, thể xác, tinh thần hay thần hồn đều hoàn toàn chìm đắm trong dục niệm, không còn nghĩ đến yêu cầu gì khác"

"Ta đưa đan dược này là vì viên đan được kia có phẩm chất cực cao, có thể xứng với thân phận Tiên Đế của các ngươi."

"Cũng không ý gì khác."

"Đương nhiên, nếu ngươi e ngại được tính của đan được này, có thể trực tiếp ném nó đi."

Lúc này: "Hồn Nghi" tổ sư vừa đưa tay nhận lấy [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan], nghe vậy mặt không đổi sắc, phương huyễn cảnh này đều là hư vô!

Chương 2330: "Hồn Nghi" tiên đế (2)

Dù [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan] này thật sự có dược tính mạnh mẽ, có thể làm đạo tâm của sinh linh đắm chìm, sao nàng có thể e ngại vật hư ảo như thế?

Nàng không những không ném nó đi, còn cất giấu thật tốt!

Thế là: "Hồn Nghi" tổ sư bình thản nói: "Vật huyễn cảnh có gì đáng sợ?"

"Có lẽ Bùi tiên đế trở thành Tiên Đế không lâu, nội tình vẫn hơi nông cạn."

"Cho dù hạ giới rèn luyện tâm tính cũng không thể quá đắm chìm trong đó, đến mức bị huyễn cảnh ăn mòn tâm tính, lấy giả làm thật, mất ý nghĩa vốn có của lần lịch luyện này."

Nói xong, nàng trực tiếp thu hồi [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan].

Mạc Lễ Lan khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Lời ấy sai rồi."

"Dù sao đây cũng là một viên đan dược phẩm chất cực cao ở phương thiên địa này, dù ngươi không cần, cầm đi bán cũng có thể đổi lấy lợi ích cực kỳ lớn."

"Nếu phương thế giới này không phải huyễn cảnh, ngươi được không một viên đan dược đẳng cấp cao giá trị liên thành"

"Nếu phương thế giới này thật sự là huyễn cảnh, huyễn cảnh đoạt được, ngươi không bị hại, cũng không có tổn thất gì...

"Bởi vậy, dù phương thế giới này thật sự là huyễn cảnh, lấy vào trong tay mới là chân thật nhất."

"Ngươi nhận lấy viên đan dược kia, thật sự là hành động sáng suốt có tiến có lùi!"

Nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong chốc lát "Hồn Nghi" tổ sư lại cảm thấy rất có lý!

Phương thế giới này đúng là huyễn cảnh nhưng thu hoạch trong huyễn cảnh cũng là thu hoạch...

Chỉ có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện, nàng lại bừng tỉnh!

Không đúng!

Tại sao vừa rồi nàng lại có loại suy nghĩ của tiên hạ đẳng kia?

"Hồn Nghĩ" tổ sư lập tức lấy ra [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan] vừa thu hồi, nàng không cần vật huyễn cảnh!

Không thể giữ lại đan dược này!

Nghĩ tới đây, hàng lông mày dài bay lên của nàng nhíu lại, hiện tại nếu nàng trực tiếp ném đan dược này đi, hoặc là hủy đi, lại giống như nàng đang e ngại mà Bùi tiên đế đã nói trước đó!

Nếu là lúc bình thường, tất nhiên nàng sẽ không để ý cái nhìn của người ngoài với mình.

Nhưng hiện tại đôi bên đang luận đạo, đây là tranh đấu lý niệm!

Càng là tranh đấu đạo tâm!

Lời lẽ của Bùi tiên đế đã là ra tay; nếu nàng muốn phòng ngự nhất định phải lập tức làm ra hành động phù hợp với đạo tâm của mình!

Trong này quá trình, hơi không cẩn thận là ngàn năm đạo hạnh bị hủy hoại trong chốc lát!

Bùi tiên đế này thật sự lợi hại!

Vừa rồi nàng không nên nhận lấy viên [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan] này!

Trong tình huống này, nàng ném đan được này đi không phải, không ném cũng không phải!

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Mạc Lễ Lan còn nói thêm: "Viên đan dược kia đã vào tay ngươi, chính là vật phẩm của ngươi"

"Thật thật ảo ảo đều là thu hoạch của ngươi."

"Đáng mừng."

"Đáng chúc."

"Hồn Nghi" tổ sư trầm mặc một lát, đột nhiên kiên định nói: "Bàn Nhai giới trông như rộng rãi, cũng chỉ là một góc huyễn cảnh"

"Tất cả thiên tài địa bảo, thân binh lợi khí đều là hư vô."

"Ta không sợ, cũng không cần vật huyễn cảnh!"

Nói xong, nàng cầm lấy viên [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan] kia, trực tiếp một ngụm nuốt xuống.

Trong nháy mắt: "Hồn Nghi" tổ sư chỉ cảm thấy trong bụng như có một vòng mặt trời âm vang dâng lên, cảm giác nóng bỏng nổ ra toàn thân, khí huyết quanh người điên cuồng sôi trào, [nơi đây có 75 ký tự hài hòa] Đôi mắt lạnh băng như xưa nay chưa từng thay đổi của nàng lập tức [nơi đây có 20 ký tự hài hòa] Trên đài áng mây, Mạc Lễ Lan mặt không biểu cảm như đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể.

Thân thể trần truồng của "Túc Cấp" tổ sư ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ánh mắt yên tĩnh không có chút rung động nào, dường như tất cả trước mắt đều bình thường như ăn cơm uống nước.

Lúc này, phía dưới cầu thang dài, vị tổ sư Vô Thủy sơn trang thứ ba giậm chân tiến lên, giọng điệu trầm thấp, lạnh lẽo cứng rắn:

"Bản đế Di Tức."

"Hôm nay muốn chưởng quản biệt uyển hạ giới:

"Người phản đối nhanh chóng trèo lên bậc thang"

Nói xong, hắn ta vung ống tay áo một cái đã bước lên cầu thang thất thải.

Giống như hai vị tổ sư vừa rồi lên ngôi, ngàn vạn tu sĩ Vô Thủy sơn trang xem lễ đều nín thở tập trung, vẻ mặt cung kính, không ai tỏ ra có chút bất mãn nào.

Nhưng ngay lúc "Di Tức" tổ sư vừa đi đến tầng bậc thang thứ tư, nơi xa đột nhiên vang lên [nơi đây có 18 ký tự hài hòa] Nhìn theo tiếng động đã thấy trên bảo tọa bên trái ở cuối cùng bậc thang dài: "Hồn Nghi" tổ sư [nơi đây có 150 ký tự hài hòa] Chỉ có điều, trên dưới Vô Thủy sơn trang lại như không thấy, tất cả ánh mắt, tất cả sự chú ý đều tập trung vào "Di Tức" tổ sư đăng cơ, lại không để ý đến sự khác thường của "Hồn Nghi" tổ sư.

Phương thiên địa này chỉ là một góc huyễn cảnh, hành động hiện tại của "Hồn Nghi" tổ sư lĩnh ngộ sau khi luận đạo với Bùi tiên đế mà thôi.

Không cần quan tâm!

[nơi đây có 50 ký tự hài hòa] Vẻ mặt "Di Tức" tổ sư bình thản, bước chân không loạn chút nào, rất bình tĩnh đi hết bậc thang dài, đến trước bảo tọa.

Ngay chớp mắt hắn ta đạp vào bậc thang cuối cùng, phía bên phải "Túc Cấp" tổ sư lập tức xuất hiện một chỗ ngồi giống vừa rồi như đúc.

Chương 2331: Phản thủ làm công?

[nơi đây có 11 ký tự hài hòa] Tiếng động bên trái càng ngày càng không thể kiềm chế: "Di Tức"

tổ sư như không nghe thấy, tán bào ngồi xuống.

Phía dưới, tu sĩ cao quan đai lưng rộng lại ra khỏi hàng thông báo: "Di Tức tiên đế chính vị Trang Chủ, từ nay chấp chưởng biệt uyển hạ giới."

Chẳng mấy chốc, theo từng tiếng chuông nhạc du dương cổ xưa, mong mỏi "trở về quê cha đất tổ, đoàn tụ tiên cung" vang tận mây xanh.

Lại một vị Trang Chủ tân nhiệm thành công đăng cơ!

"Di Tức" tổ sư nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Lễ Lan, bình tĩnh chào hỏi: "Bùi tiên đế"

Nghe vậy, Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, đưa tay thăm dò vào hư không, chuẩn bị tiếp tục đưa ra hạ lễ.

Nhưng có lẽ là vì trải nghiệm của hai vị tổ sư phía trước, không đợi nàng lấy ra hạ lễ: "Di Tức" tổ sư đột nhiên nói: "Ta không có hứng thú với vật tầm thường."

"Nếu Bùi tiên đế thật lòng muốn đưa lên hạ lễ, cứ đưa thứ mà ta cảm thấy hứng thú."

Mạc Lễ Lan gật đầu, lập tức thu hồi cánh tay thăm dò vào hư không, sau đó nhàn nhạt hỏi: "Không biết ngươi muốn hạ lễ gì?"

L nơi đây 102 ký tự hài hòa] Chỉ có điều, dù là Mạc Lễ Lan: "Túc Cấp" tổ sư hay "Di Tức" tổ sư đều không hề bị lay động.

"Di Tức" tổ sư nhìn Mạc Lễ Lan, bình tĩnh nói: "Đại đạo mênh mông, có thể có lợi cho việc tu hành của chúng ta, không có gì hơn Tài, Lữ, Pháp, Địa."

"Ta là Tiên Đế thượng giới thống ngự trăm tỉ tỉ sinh linh, chấp chưởng chư thiên vạn giới, Tài đã không hiếm lạ."

"Về phần Pháp, Tiên Đế chúng ta nắm giữ thủ đoạn như hằng hà sa số, cũng không cần người khác cho."

"Địa cũng không thành vấn đề, giới thiên mà ta quản lý chính là chỗ đạo trường."

"Nhưng ta lịch luyện trong phương huyễn cảnh này đến nay, chưa từng tìm được một vị Lữ có thể ý hợp tâm đầu, chung đại đạo.

Mạc Lễ Lan nghe, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chợt nói: "Đã vậy, ta đưa cho ngươi một vị đạo lữ."

[nơi đây có 35 ký tự hài hòa] "Di Tức" tổ sư khẽ mỉm cười, nói: "Ta yêu cầu không cao."

"Nhưng tiên hạ đẳng không nhìn ra phương ảo cảnh này, lại không xứng với ta!"

"Còn có, Tiên Vương Tiên Tôn trong biệt uyển hạ giới này cũng không được- "Đây đều là người biệt uyển, không thể làm vừa tâm ý Bùi tiên đế"

"Ngoại trừ hai điểm này, không còn yêu cầu gì khác."

Tiếng nói vừa ra: "Túc Cấp" tổ sư hơi ngạc nhiên nhưng ngay lúc đó liên hiểu được.

Bùi tiên đế này mượn chuyện hạ lễ liên tiếp ra tay với ba người bọn họ, suýt nữa làm ngàn năm đạo hạnh của bọn họ không còn, mà chiêu này của "Di Tức" tiên đế lại là phản thủ làm công, trả lại đối phương một quân!

Trước khi luận đạo với Bùi tiên đế, bọn họ đều đã thông qua con đường tin tức của sơn trang, đại khái hiểu rõ một vài trải nghiệm của vị Bùi tiên đế này sau khi lâm trần.

Hắn làm việc không kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dục, hoàn toàn không bị bất kỳ điều gì trói buộc.

Lúc tu vi chỉ có Kết Đan đã dám thải bổ Tông Chủ phu nhân ở trước mặt mọi người!

Về sau còn khiến Tông Chủ tự tổ chức đại điển Thánh Tử cho hắn, thậm chí ngựa không ngừng vó đã cưới Thánh Nữ đương; ngay sau đó lại thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến ở trong hành cung trước mắt bao người!

Đoạn thời gian trước, Vô Thủy sơn trang còn có hai vị tiên cơ, đặc biệt tiến về Trọng Minh tông hầu hạ vị Tiên Đế này.

Có thể thấy được Bùi tiên đế này ham thích nữ sắc.

Nhìn ra trong số Tiên Vương Tiên Tôn phương ảo cảnh này, lại không phải tu sĩ biệt uyển, hiện tại toàn bộ Bàn Nhai giới chỉ có một người phù hợp!

Đúng vậy, đó chính là Tông Chủ Trọng Minh tông đương nhiệm, Tư Hồng Khuynh Yến!

Nhưng hiện tại nàng là lô đỉnh của Bùi tiên đế, rất được hắn sủng hạnh.

Hiện tại, nếu Bùi tiên đế này không đưa ra Tư Hồng Khuynh Yến, đó là sa vào phương huyễn cảnh này, nhất định đạo tâm bị long đong!

Nếu đối phương đưa ra Tư Hồng Khuynh Yến... Lấy sự yêu thích và coi trọng với nữ sắc, chắc chắn sinh lòng tiếc nuối không nỡ, đến lúc đó đạo tâm có vết, lần luận đạo này, chắc chắn Bùi tiên đế sẽ thua!

Lúc này, tóc trán "Hồn Nghi" tổ sư đã bị mồ hôi thấm ướt, hai gò má vốn trong trắng lộ hồng đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ đậm.

Mu bàn tay nắm lấy tay vịn của nàng vì dùng sức quá mạnh, đã hiện ra màu xanh trắng.

Nếu không phải vị trí của Trang Chủ Vô Thủy sơn trang làm từ chất liệu đặc thù, chỉ sợ bây giờ đoạn tay vịn này đã sớm hóa thành tro bụi.

Hai mắt "Hồn Nghi" vẫn nhắm chặt, [nơi đây có 35 ký tự hài hòa].

Mạc Lễ Lan không hề bị lay động, từ tốn nói: "Ö chỗ ta vừa hay có một vị Tiên Tôn hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi'"

"Chỉ có điều, dung mạo và tính tình của hắn có chút vấn đề nho nhỏ."

"Không biết ngươi có để ý hay không?"

"Di Tức" tổ sư lập tức nói: "Dung mạo chỉ là huyễn cảnh diễn hóa, túi đa đời này đều là hư ảo"

"Tiên Đế thượng giới chúng ta chỉ nhìn bản chất, không nhìn biểu tượng,"

"Sao lại bắt chước những ngu phu ngu phụ nhục thân phàm thai kia, bị nhan sắc mê hoặc?"

"Về phần tính tình, lại càng không phải vấn đề-"

"Giếng con ếch không thể kêu biển, hạ trùng không thể kêu băng."

Chương 2332: Đạo lữ...

"Trong mắt những tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong kia, chúng ta cũng là người tính tình quái đản, không thể nói lý."

Nói đến đây: "Di Tức" tổ sư lại nói tiếp: "Bùi tiên đế không cần lo lắng, chỉ cần là đạo lữ do ngươi tặng, chắc chắn ta sẽ đối xử tốt, không để nàng chịu chút ủy khuất nào."

[nơi đây có 53 ký tự hài hòa] Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, chợt mắt hai nhắm lại, thần niệm lập tức đảo qua toàn bộ địa giới Vô Thủy sơn trang...

Chẳng mấy chốc, nàng đã tìm được một con chó dại chảy xuống nước bọt tanh hôi trong một sơn thôn xa xôi hoang vắng, sau khi xác nhận nó là chó cái liền đưa tay thăm dò vào hư không, bắt con chó đại kia tới...

Trong tiểu viện cửa riêng, Bùi Lăng ngồi ngay ngắn, lông mi dài buông xuống, tâm thần đều trong thị giác của hóa thân.

Thấy "Hồn Nghi" tổ sư hoàn thành nghi thức đăng cơ, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, Vô Thủy sơn trang này còn có thể đồng thời tồn tại hai vị Trang Chủ?

Không!

Không phải hai vị!

Duy Vi Tử còn chưa từ nhiệm, hơn nữa phía dưới cầu thang dài còn có một vị tổ sư chờ đợi... Là bốn vị!

Lúc trước hắn từng nói, hắn chỉ luận đạo cùng Trang Chủ, vốn là chỉ muốn giao đấu với một người!

Kết quả mạch suy nghĩ của Vô Thủy sơn trang này là bốn người đồng thời đăng lâm vị trí Trang Chủ?

So sánh ra, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp cũng nhận được chiến thiếp của hắn, thật sự quá ôn hòa!

Nhưng ngay lúc hắn dần nhíu mày, đã thấy ý chí Chân Tiên lại cách không lấy ra mấy vị dược liệu trân quý từ trong túi trữ vật của hắn, luyện chế thành một viên đan dược phẩm tướng hoàn mỹ, phẩm chất cực cao trước mặt mọi người.

Theo tiếng nhắc nhở thu nhận sử dụng của hệ thống vang lên, ý chí Chân Tiên lại đưa tặng đan dược cho vị "Hồn Nghi" tổ sư vừa đăng cơ này...

Ngay lúc Bùi Lăng đầy mong đợi chuẩn bị thưởng thức dáng người của "Hồn Nghi" tổ sư, đã thấy "Hồn Nghi" tổ sư trực tiếp thu vào đan dược, hắn không khỏi thất vọng.

Nhưng ngay sau đó chỉ thấy đôi bên bắt đầu chính thức luận đạo.

Ý chí Chân Tiên cho hạ lễ, lại là một viên mị đan phẩm chất đỉnh phong.

Toàn bộ quá trình "Hồn Nghi" tổ sư đều ở vào thế bị động, cuối cùng bị ép trực tiếp dùng thuốc này vào bụng...

Nhìn đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, dần hiểu rõ mục đích của ý chí Chân Tiên.

Mỗi vị tu sĩ Vô Thủy sơn trang đều tự xưng là Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế thượng giới... Mặc dù người ngoài nhìn vào, cả tông môn bọn họ đều điên khùng, căn bản cũng không bình thường.

Nhưng trên thực tế bất kỳ một vị tu sĩ nào, nguồn gốc tu vi, thực lực, căn cơ đều là đầu pháp tắc "Từ không sinh có" này!

Những tu sĩ Vô Thủy sơn trang này tưởng tượng mình càng mạnh, lai lịch càng lớn, thực lực càng cao hơn!

Tưởng tượng phương thế giới này càng yếu đuối hư ảo, đối thủ sẽ càng yếu hơn!

Tiên nhân thượng giới lâm trần, còn có Bàn Nhai giới chỉ là huyễn cảnh, có thể phát huy đầu pháp tắc này đến cực hạn!

Bởi vậy, hiện tại mục đích của ý chí Chân Tiên cũng rất đơn giản.

Chỉ cần để mấy vị Trang Chủ này sinh ra dao động với thế giới này có phải huyễn cảnh hay không, lần luận đạo này có thể nhẹ nhõm chiến thắng!

Thế nhưng, vừa rồi vị Trang Chủ thứ nhất "Túc Cấp", ý chí Chân Tiên tặng phù lục màu đỏ thắm, mặc dù ra oai phủ đầu với đối phương, lại không thể làm dao động đạo tâm của đối phương.

Vị "Hồn Nghi" tổ sư thứ hai này, mặc dù cũng không lộ ra sơ hỗ nhưng thứ nàng nuốt xuống, dù sao cũng là đan dược do tiên nhân chân chính luyện chế!

Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại ý chí Chân Tiên đã chuẩn bị xong giải dược, chỉ xem "Hồn Nghi" tổ sư này có thể chống đỡ tới khi nào...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lại thấy vị tổ sư thứ ba tiến lên, tuyên bố đăng lâm vị trí Trang Chủ.

Dù đã sớm đoán trước, nhưng nhìn qua "Di Tức" bước lên cầu thang, hắn vẫn nhướn mày.

Chẳng mấy chốc, trận đăng cơ này cũng thuận lợi hoàn thành.

Cuối cùng lực chú ý của Bùi Lăng đã rời khỏi trên người "Hồn Nghỉ" tổ sư, lại tập trung vào "Di Tức" tổ sư.

Đã thấy vị "Di Tức" tổ sư này không đợi ý chí Chân Tiên đưa lên phần hạ lễ kia, đã chủ động mở miệng đòi hỏi một đạo lữ từ Mạc Lễ Lan...

Bùi Lăng lập tức cảm thấy tình huống này hơi không đúng.

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang vì đạo tâm, từ trước đến nay xem toàn bộ Bàn Nhai giới là huyễn cảnh, mở miệng ngậm miệng "nhìn xuyên hư vô", có thể nói từ trước đến nay vô dục vô cầu với thiên địa tư lương, huống chi là tổ sư?

"Túc Cấp" tổ sư và "Hồn Nghi" tổ sư trước đó cũng là như thết Hiện tại vị "Di Tức" tổ sư này lại chủ động yêu cầu đạo lữ trong lúc luận đạo, hành động khác thường như thế, chắc chắn có mục đích gì đó đặc biệt!

Nhưng... Rốt cuộc là cái gì?

Không đợi hắn nghĩ lại, đã thấy ý chí Chân Tiên trực tiếp ra tay...

Cầu thang dài thất thải lấp lánh giữa hư không, phía dưới trời cao lấy cung điện thuần trắng làm trung tâm, giữa kiến trúc chi chít khắp nơi, rất nhiều đệ tử, chấp sự, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Vô Thủy sơn trang... Hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nằm hoặc dựa, toàn bộ đều vô cùng nghiêm túc quan sát Tiên Đế luận đạo ở phía trên.

Chương 2333: Ràng buộc bản tâm

Chỉ thấy trong cửu trùng, ánh sáng thất thải oánh nhuận như nhuộm, bảo vệ bảo tọa như ngọn núi.

Bảo tọa chính giữa: "Túc Cấp" Tiên Đế không mảnh vải che thân ngồi ngay thẳng, cho dù thân thể trần truồng, vị Tiên Đế này vẫn là dáng vẻ đoan trang, vẻ mặt thản nhiên không có bất kỳ thái độ xấu hổ, lúng túng gì; bên trái hắn ta là "Hồn Nghi" Tiên Đế [nơi đây có 18 ký tự hài hòa].

"Di Tức" tiên đế vừa đăng lâm vị trí Trang Chủ nhìn "Bùi Lăng, không hề có ý chú ý đến việc khác.

Trên đài áng mây, Mạc Lễ Lan duy trì dáng vẻ Bùi Lăng, hai mắt hơi khép, sắc mặt bình thản không gợn sóng, một cánh tay thăm dò vào hư không như đang tìm kiếm.

Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, cánh tay thăm dò vào hư không cũng lập tức thu hồi.

Chỉ thấy bóng đen lóe lên, một đoàn đồ vật màu sắc loang lổ đột ngột chui vào trong ngực "Di Tức" tiên đế.

Không đợi đám người kịp phản ứng, nó đã trực tiếp cắn một cái vào cổ tay "Di Tức"

"Di Tức" tiên đế khẽ giật mình, nhìn con chó đất đen vàng hai con ngươi đỏ hồng, khóe miệng chảy nước bọt, cắn chặt mình không thả trong ngực, không chút suy nghĩ đã tiện tay vung lên, trong nháy mắt vỗ về phía nó.

Phốc...

Con chó đất lập tức hôi phi yên diệt, trong chớp mắt tiêu tán trời cao, hài cốt không còn, không để lại chút dấu vết nào như chưa từng xuất hiện ở phương thế giới này.

Trên cánh tay "Di Tức" hoàn hảo không chút tổn hại, không chịu chút tổn thương nào, thậm chí còn không để lại dấu răng nông.

Hắn ta nhìn qua Mạc Lễ Lan, lập tức hỏi: "Bùi tiên đế, đây là ý gì?

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan bình thản, căn bản không trả lời vấn đề của đối phương mà đột nhiên hỏi: "Phương thế giới này thật sự là huyễn cảnh?"

"Di Tức" lập tức nói: "Phương thế giới này nhìn như vận chuyển như thường, sinh động như thật, trên thực tế đều là huyễn cảnh do trận pháp diễn hóa mà thôi."

"Công dụng chân chính cũng là giá trị duy nhất của nó là cung cấp cho tiên nhân lâm trần chúng ta chỗ rèn luyện tâm tính"

"Ngoại trừ cái đó ra, đều là hư vô, không có chút ý nghĩa nào!"

Mạc Lễ Lan nói: "Nếu là huyễn cảnh, tất cả đều do trận pháp diễn hóa. Như vậy..."

"Vừa nãy ngươi nói chỉ có hai yêu cầu với đạo lữ, một nhất định phải là hạng người nhìn ra huyễn cảnh, xứng với thân phận của ngươi; thứ hai, nhất định không thể là người bên trong Vô Thủy sơn trang."

"Ta còn tưởng ngươi thật sự nhìn xuyên hư vô, đạo tâm kiên định, đã đến lúc sắp phi thăng"

"Nào biết hiện tại ngươi vẫn còn có yêu cầu thứ ba, đạo lữ nhất định phải là nhân tộc trong huyễn cảnh!"

"Nếu tiến vào huyễn cảnh lịch luyện, nhưng lại cố chấp với vật biến thành trong huyễn cảnh"

"Có thể thấy gốc rễ tâm của ngươi vẫn không chạy thoát sự gò bó của bản tộc."

"Chưa thoát khỏi rập khuôn, rèn luyện thế nào?"

"Chỉ là dị tộc cũng không tiếp nhận được, tâm tính như thế, hiển nhiên căn bản không thật sự đạt tới cảnh giới xem phương thế giới này, chúng sinh vạn vật là giả như ngươi đã nói."

"Rất hiển nhiên, ngươi đối xử với vạn sự vạn vật trên thế gian này trông như tùy tâm sở dục, thấy được nguồn gốc. Nhưng trên thực tế vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những lý niệm của ngu phu ngu phụ, phàm phu tục tử kia, hoàn toàn không có thoát khỏi ràng buộc của bản tâm!"

"Ngươi còn bị cái gọi là đạo đức lễ nghi của phương thế giới này ràng buộc, hành động này không khác gì tiên hạ đẳng mà các ngươi chẳng thèm ngó tới."

"Không!"

"Đây là tư duy chỉ phàm nhân mới có, ngay cả tiên cũng không tính!"

"Đạo tâm như vậy trông như kiên cố, thật ra ngoài mạnh trong yếu, không chịu nổi một kích!"

Nói đến đây, Mạc Lễ Lan xoay chuyển một cái, nhìn qua "Di Tức"

bình thản hỏi: "Hay là, sâu trong nội tâm ngươi vẫn cho rằng phương thế giới này cũng không phải huyễn cảnh, mà là một phương thiên địa chân chính"

"Chỉ có điều, trên miệng không thừa nhận mà thôi?"

Nghe đến đó: "Di Tức" nhướn mày lập tức hiểu được, con chó dại vừa cắn hắn ta là đạo lữ mà Bùi tiên đế này tặng hắn ta!

Chỉ có điều, có phải đạo lữ hay không căn bản đã không còn quan trọng!

Bùi tiên đế này đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng từng chữ như đao, chỉ thẳng vào bản tâm của hắn ta!

Đúng vậy!

Vừa rồi hắn ta thấy một con chó dại đột nhiên xuất hiện đã không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến nó lên đường!

Lại chưa từng nhận ra bây giờ đang luận đạo, mỗi tiếng nói hành động của Bùi tiên đế đều có ý đồ sâu xa, dù là một con chó dại trông như bình thường, cũng có được hàm nghĩa cực lớn...

"Di Tức" nhíu chặt chân mày, phản ứng của hắn ta hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không có chút nghi ngờ, cũng không do dự chút nào.

Rõ ràng Bùi tiên đế vừa đồng ý tặng đạo lữ cho hắn ta, hắn ta lại lập tức giết chó dại do đối phương gọi đến.

Chẳng lẽ hắn ta thật sự cố chấp với thứ biến ra trong huyễn cảnh?

Hắn ta chưa từng thấy được nguồn gốc?

Hắn ta chỉ là tiên hạ đẳng bình thường?

Thậm chí, ngay cả "tiên" cũng không tính?

Thật ra ở sâu trong lòng hắn ta, vẫn cảm thấy phương thiên địa này không phải là huyễn cảnh, mà là một thế giới chân thật?

Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt "Di Tức" lập tức xuất hiện vẻ mơ hồ, nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt hắn ta đã trở nên vô cùng kiên định.

Chương 2334: Ràng buộc bản tâm (2)

Hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Lễ Lan, giọng âm vang nói: "Không!"

"Phương thiên địa này là huyễn cảnh do trận pháp diễn hóa, căn bản không phải thế giới chân chính."

"Chúng ta là tiên nhân lâm trần, là ý nghĩa duy nhất của trận pháp này!"

"Cho dù biến thành nhục thân phàm thai, cho dù có ký ức ngàn năm tu hành quấy phá, cho dù có tình nghĩa, pháp tắc, trật tự, kinh lịch, năm tháng sinh động như thật... Huyễn cảnh chỉ là huyễn cảnh!"

"Tiên nhân chân chính, dù ký ức bị phong cấm, tu vi bị giam cầm, bị hồng trần vạn trượng lặp đi lặp lại ăn mòn, cũng có thể dựa vào một điểm nguồn gốc ban sơ để tìm về chân ngã!"

"Hồng trần vạn trượng là kiếp của chúng ta, sàng chọn lịch luyện những tiên hạ đẳng tư chất ngu dốt kia, ta là Tiên Đế thượng giới, sao có thể giống với tiên hạ đẳng bình thường, cùng phàm nhân ngu dốt không đáng nhắc đến!"

"Vật biến ra trong huyễn cảnh, xấu đẹp khác nhau đều là hư ảo."

"Suy nghĩ chủng loại càng là hoa trong gương, trăng trong nước đều không có chút ý nghĩa nào."

"Ta đã sớm có thể phá bỏ tất cả, sao lại có chút hoang mang như thế?"

"Hôm nay nhận hạ lễ, ta nói hai điều kiện cũng chỉ có hai điều kiện này."

"Ta căn bản không quan tâm đạo lữ có phải nhân tộc trong huyễn cảnh hay không!"

Nói đến đây: "Di Tức" lập tức vung ống tay áo một cái.

Trong hư không, con chó dại vừa bị đánh hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì trở về như cũ từng chút một.

Chẳng mấy chốc, con chó dại màu vàng đen sống lại như lúc ban đầu, nó vẫn là hai mắt đỏ hồng, khóe miệng chảy nước bọt, hơi thở gấp rút, mũi nhanh chóng phập phồng, trong con ngươi đầy vẻ hung ác, hiển nhiên không có chút ý thức nào.

"Di Tức" giơ cánh tay ra, một tay ôm nó vào trong lòng, bình tĩnh nói: "Bùi tiên đế tặng cho đạo lữ hiền lương thục đức, dịu dàng trinh tĩnh"

"Từ giờ trở đi, đây là Tiên Hậu của ta."

Còn chưa nói hết câu, con chó đại lại cắn một cái vào cánh tay của hắn ta.

Vẻ mặt "Di Tức" ôn hòa dung túng nhìn con chó dại một cái như sự bao dung và cưng chiều giữa tình nhân, không có chút xấu hổ giận dữ và lửa giận nào.

Cùng lúc đó: "Hồn Nghi" tổ sư ngồi trên bảo tọa bên tay trái "Túc Cấp" buông ra bàn tay đè lại ngực, hai tay nắm chặt tay vịn, tiếng rên nhẹ trong miệng càng ngày càng cao, lúc đổ mồ hôi đầm đìa, áo choàng càng bị vò rối.

"Gâu gâu gâu... Gâu gâu gâu! !"

Con chó dại cắn xé không có kết quả, sủa inh lên giãy giụa, không chút khách sáo làm loạn bào phục của "Di Tức".

Lúc này, nghe tiếng kêu kiềm chế trằn trọc bên trái, tiếng chó sủa lộn xộn bạo ngược phía bên phải, sắc mặt "Túc Cấp" trên bảo tọa chính giữa không có bất kỳ thay đổi gì, vẻ mặt dửng dưng tự nhiên.

Thấy chưa thể dao động đạo tâm đối phương, vẻ mặt Mạc Lễ Lan lạnh nhạt, không nói thêm gì nữa.

Ngay sau đó, bên cạnh "Di Tức" đột nhiên có thêm một cái bảo tọa.

Bóng dáng vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang Duy Vi Tử vốn là duy nhất cũng xuất hiện trên bảo tọa.

Hắn ta nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói: "Đại điển đăng cơ hôm nay đã kết thúc."

"Chư tiên hữu cứ tự tiện."

Nói xong, Duy Vi Tử nhìn sang Mạc Lễ Lan, khẽ gật đầu ra hiệu:

"Bùi tiên đế"

Mạc Lễ Lan nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi cũng là Trang Chủ, ta cũng nên có chỗ bày tỏ."

Nói xong, Mạc Lễ Lan đưa tay vào hư không, lại lấy ra một đống thiên tài địa bảo hiếm thấy.

Linh hỏa màu tím tối bay lên theo.

Thấy bảo vật trân quý lại sắp sinh ra, Duy Vi Tử không do dự chút nào, lúc này nói: "Phương thiên địa này đều là hư ảo."

"Ta không nhận quà tặng!"

Còn chưa nói hết câu, không đợi Mạc Lễ Lan mở miệng lần nữa, hắn ta trực tiếp lấy ra một đạo hỏa quang, đốt đi một thân quần áo bào phục, thân thể trần truồng ngồi trên bảo tọa giống như "Túc Cấp".

Thấy thế, Mạc Lễ Lan vung tay đưa tất cả thiên tài địa bảo về hư không, dập tắt linh hỏa, không cần phải nhiều lời nữa.

Nhìn tình cảnh này, tu sĩ Vô Thủy sơn trang xem lễ phía dưới cùng nhau hành lễ.

Bốn vị Trang Chủ đều đã vào chỗ.

Từng đoàn diễm hỏa to lớn ầm vang bay lên không, giữa xanh ngọc tuôn ra hào quang vô cùng rực rỡ.

Đèn đuốc rực rỡ lần lượt mở ra, lộn xộn như mưa rào.

Cảnh tượng như vậy kéo dài tròn thời gian uống cạn chung trà, mới lặng yên an tĩnh xuống.

Hôm nay đại điển đã kết thúc.

Các tu sĩ cao quan đai lưng rộng bấm niệm pháp quyết trong tay, trong khoảnh khắc đổi đi lễ phục, tự mình mặc thường phục.

Ngoại trừ cái đó ra, tất cả người Vô Thủy sơn trang không có ý rời đi, vẫn tốp năm tốp ba đứng tại chỗ, ngửa mặt nhìn lên trời, không muốn bỏ qua tình cảnh rầm rộ năm vị Tiên Đế luận đạo.

Trên trời cao: "Túc Cấp" tùy ý liếc nhìn đám người chợt thu lại tầm mắt, nói: "Chúng ta đều đã thỏa mãn yêu cầu của Bùi tiên đế"

"Hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu luận đạo chân chính!"

Vừa nói xong: "Túc Cấp" lập tức đánh ra một đạo pháp quyết đơn giản cổ xưa.

Trên vòm trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn.

Đạo khe hở này xiêu vẹo như vết thương tùy ý mở ra, vừa xuất hiện bên trong đã chảy ra máu màu tím đen, khiến vòm trời vốn có màu sắc như lưu ly lại nhuộm màu máu tanh ảm đạm chẳng lành.

Chương 2335: Tất cả đều là hư ảo

Cùng lúc đó, trong vết thương truyền ra ý đau khổ, tức giận, căm hận vô tận.

Sau khi vết nứt xuất hiện nhanh chóng mở rộng, trong khe hở lập tức sinh ra từng dãy răng bén nhọn rét lạnh, ánh sáng lạnh lập lòe, trấn áp hồn phách người ta.

Khe hở còn đang không ngừng mở rộng, lại là một cái miệng to như chậu máu, trong răng nhọn còn nhét đầy từng tia từng sợi huyết nhục, thỉnh thoảng nhỏ xuống máu tụ.

Cảm xúc đau khổ, tức giận, căm hận càn quét như nước thủy triều, trùng điệp ào xuống như cơn mưa trút nước!

"Túc Cấp" bình thản tiếp tục nói: "Phương thế giới này là huyễn cảnh biến thành"

"Vì vậy, tất cả đều là hư ảo"

"Bao gồm tử vong!"

Ngay sau đó, cái miệng to như chậu máu mở đến lớn nhất, một ngụm cắn xé xuống năm người.

Bóng tối bao phủ toàn thân, cảm xúc máu tanh hỗn tạp cuồng loạn đập vào mặt, sắc mặt "Túc Cấp" lại không thay đổi chút nào.

"A... A.." Bên trái hắn ta: "Hồn Nghi" vẫn đắm chìm trong dược hiệu, màu da vốn trong sáng như nguyệt, lúc này đã đỏ hồng như máu, mu bàn tay nắm lấy tay vịn xanh trắng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, không ngừng phát ra tiếng vang làm người ta suy nghĩ.

Phía bên phải, tròng mắt "Di Tức" nhìn về phía chó dại giãy giụa sủa kêu trong ngực, vẻ mặt ôn nhu nói nhỏ trấn an.

Chó dại không thể hiện điều gì, vừa điên cuồng kêu la vừa hung hăng cắn xé vai, cánh tay, cổ tay của hắn ta.

Trên bảo tọa bên cạnh "Di Tức", Duy Vi Tử trần truồng ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, không dao động chút nào.

Cách đó không xa, trên đài áng mây, Mạc Lễ Lan ngồi xếp bằng sau bàn dài không hề bị lay động, cũng không ra tay phòng ngự, không phá giải thuật pháp của đối phương.

Rống!

Trong hư không vang lên một tiếng gầm gừ thật lớn, cái miệng lớn đột nhiên cắn xuống, trong nháy mắt nuốt cả năm người vào trong đó.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Ngay sau đó, tiếng nhấm nuốt làm người ta rùng mình vang lên, khép lại miệng lớn, khóe miệng [30 ký tự hài hòa] Trong tiểu viện cửa riêng.

Bùi Lăng không nhúc nhích ngồi đó, khí tức quanh người thu liễm, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào trận luận đạo của ý chí Chân Tiên và mấy vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang.

Thấy ý chí Chân Tiên tiện tay bắt một con chó dại đưa cho "Di Tức" tổ sư làm đạo lữ, hắn lập tức kịp phản ứng.

Từ lúc bắt đầu, ý chí Chân Tiên căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ đưa đạo lữ cho đối phương, mục đích thật sự của nàng là nhân cơ hội này dao động đạo tâm của đối phương!

Thế nhưng: "Di Tức" này đúng là tổ sư Vô Thủy sơn trang.

Lần này khác hẳn với hành động của người thường, lại thành công hóa giải sự tấn công của ý chí Chân Tiên.

Kế tiếp, Trang Chủ Vô Thủy sơn trang Duy Vi Tử lúc đầu xuất hiện, ý chí Chân Tiên lại đưa ra hạ lễ, Duy Vi Tử không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp đưa ra lựa chọn giống với "Túc Cấp" tổ sư...

Chẳng mấy chốc, đại điển kết thúc, luận đạo chính thức bắt đầu.

Ngay lúc Bùi Lăng suy nghĩ Vô Thủy sơn trang sẽ dùng cách gì để tiến hành luận đạo, đã thấy một cái miệng to như chậu máu xuất hiện, một ngụm nuốt năm người vào!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra.

Hắn cau mày, hắn đã mất đi cảm ứng với hóa thân của mình!

Không do dự, Bùi Lăng lập tức đánh ra một pháp quyết, trong hư không trước mặt lập tức ngưng kết ra một mặt thủy kính trong vắt sáng ngời.

Thủy kính lăn tăn soi sáng ra tình cảnh phía trên trời cao, đã thấy cái miệng lớn xấu xí máu me đang chậm rãi nhai nuốt, xen lẫn tiếng xương vỡ, máu tươi như thác nước huyết sắc không ngừng chảy xuôi xuống từ trên bầu trời.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Tiếng nhấm nuốt không ngừng vang lên, lại không phát ra bất kỳ tiếng gào thảm thiết gì.

Ý chí Chân Tiên chết rồi?

Vì sao vừa rồi không tránh?

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt nhưng không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, hình ảnh trong thủy kính xảy ra thảy đổi, cái miệng lớn vắt ngang trời cao đột nhiên biến mất.

Năm bóng dáng lại xuất hiện.

Mạc Lễ Lan vẫn giữ nguyên dáng vẻ của Bùi Lăng, sắc mặt bình thản không gợn sóng, dường như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì.

"Túc Cấp" tổ sư ngồi ngay ngắn chính giữa, thân thể vẫn trần trụi.

Mô hôi của "Hồn Nghi" tổ sư đã thấm ướt váy, giãy giụa vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ.

Cánh tay "Di Tức" tổ sư ôm chó dại, màu lông đen vàng hỗn tạp tung bay, không ngừng sủa lên, vẻ mặt hắn ta ôn nhu, giọng điệu sủng ái.

Duy Vi Tử cũng ngồi ngay ngắn bất động, không mảnh vải che thân, chỉ có điều mặc dù vẻ mặt hắn ta cực kỳ ung dung, nhưng rõ ràng pháp lực khí tức của hắn ta đã suy yếu một đoạn so với vừa rồi...

Trong chính phòng, ánh mắt Bùi Lăng ngưng tụ, lập tức nhìn ra ý chí Chân Tiên đang dùng pháp tắc "Nghịch" của hắn!

Nhưng đây không phải vận dụng pháp tắc đơn thuần, mà sau khi nhục thân tiêu vong, gửi lại pháp tắc trong một đoạn ý chí như bất tử bất diệt.

Sau đó, lấy đoạn ý chí này, nghịch chuyển kết cục đã tử vong của bản thân!

Lần này quá trình trông như đơn giản, thật sự muốn làm được nhất định phải có sự khống chế vô cùng tinh diệu với pháp tắc, cùng ý chí áp đảo phía trên tử vong!

Nếu đổi lại là Bùi Lăng, dù có hệ thống uỷ thác cũng rất khó làm được!

Chương 2336: Chia ăn

Bởi vì trong chớp mắt cái miệng lớn rơi xuống, hệ thống uỷ thác đã bị ngoại lực cắt ngang...

So sánh ra, bốn vị Vô Thủy sơn trang đơn giản hơn nhiều.

Bốn người này đều chỉ sử dụng cùng một loại pháp tắc...

Đương nhiên, dù sao cũng là tổ sư ra tay, Duy Vi Tử tiêu hao không nhỏ, tiếp tục như vậy vị Trang Chủ Hợp Đạo kỳ này không chống đỡ được mấy hiệp!

"Từ không sinh có... Đầu pháp tắc này chỉ cần có đầy đủ đạo tâm ủng hộ, sẽ có thể thoát khỏi trật tự phương thiên địa này, thật sự làm được khởi tử hồi sinh!"

"Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một bộ phận uy năng của hắn!"

"Chẳng trách, tu sĩ Vô Thủy sơn trang đều thích luận đạo với người khác như vậy...

"Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu lần luận đạo này là Vô Thủy sơn trang thắng, tu vi của bốn vị Trang Chủ này đều đột nhiên tăng mạnh, tiến vào một tầng thứ mới!"

"Thậm chí... Thật sự nhất niệm thành tiên!"

"Dù sao, đối thủ của bọn họ là một vị tiên nhân chân chính!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng dần hiểu rõ, trận tranh đấu đạo tâm này càng nguy hiểm hơn sự tưởng tượng của hắn!

Vừa rồi cái miệng lớn rơi xuống, ý chí Chân Tiên không tránh là vì bốn người Vô Thủy sơn trang không tránh!

Trong lúc này so sự không sợ!

Tránh tức là thua!

Không tránh, sẽ liều tu vi và thực lực của bản thân!

Nếu có đạo tâm, tu vi không đủ, vừa rồi cũng là tình thế chắc chắn phải chết!

Bảo tọa như ngọn núi đứng sừng sững giữa mây xanh, cơn gió mạnh trùng điệp lao tới từ bốn phương tám hướng.

Đôi mắt "Túc Cấp" tổ sư rét lạnh như dao nhìn quanh một vòng, thấy "Di Tức" tổ sư ôm ấp chó dại, tình ý rả rích; sắc mặt "Hồn Nghỉ" tổ sư ửng hồng, gian nan giãy giụa như vô tri vô giác với ngoại giới; Duy Vi Tử và hắn ta đều ngồi ngay ngắn bất động, vẻ mặt bình thản.

Trên đài áng mây cách đó không xa: "Bùi tiên đế" vẻ mặt lạnh nhạt như không xảy ra chuyện gì.

Hắn ta khẽ gật đầu, nhìn qua Mạc Lễ Lan nói: "Phương thế giới này là huyễn cảnh, tất cả đều là trận pháp diễn hóa."

"Chỉ cần nhìn ra hư ảo, sẽ không tiêu vong trong huyễn cảnh."

"Bùi tiên đế đúng là người bên trong chúng ta!"

"Di Tức" tổ sư nghe vậy gật đầu: "Không sai."

"Phương thiên địa này trông vô cùng chân thực, không những có trật tự pháp tắc, cung cấp sinh linh một đường tu luyện."

"Càng có đủ loại truyền thuyết truyền thừa như thật sự trải qua vạn năm, từ thời cổ xa xưa vẫn lưu truyền đến nay."

"Thăng trầm, yêu hận tình thù, tranh đấu đại đạo chính thống...

Bịa ra đạo lý rõ ràng, có thể nói là kín kẽ"

"Nhưng trên thực tế đều chỉ là lúc trận pháp đẳng cấp cao vận chuyển, rót vào tin tức khiến mỗi một sinh linh giáng sinh nơi đây ngầm thừa nhận mà thôi."

"Thời cổ đều là hư vô; hiện tại là hư vô, tương lai cũng là hư vô!"

"Những tiên hạ đẳng kia, đạo tâm bị long đong, coi huyễn cảnh không có chút ý nghĩa nào là thế giới chân chính, đến mức đắm chìm trong đó mà không phát hiện."

"Tiên Đế chúng ta chưa từng keo kiệt nói cho bọn họ biết chân tướng của Bàn Nhai giới:

"Nhưng thứ ngu dốt, cho dù nguồn gốc ngay trước mắt cũng là có mắt không tròng, ngược lại coi cái gọi là cơ duyên chí bảo do huyễn cảnh huyễn hóa là thứ giá trị liên thành"

"Thật sự khiến người ta khinh thường,"

Nói đến đây, hắn ta lắc đầu, bình luận: "Cách thức của Túc Cấp tiên hữu quá trực tiếp."

"Trong phàm tục của huyễn cảnh bên này, những phù du sớm sinh tối chết kia, hoặc huyết khí xúc động tức giận, hoặc ngây thơ ngu ngốc, hoặc cùng đường mạt lộ, hoặc làm người thuần phục... Cũng có chớp mắt không sợ chết."

"Đột nhiên kết thúc, thời gian vô cùng ngắn ngủi, chỉ cần trong nháy mắt tâm chí kiên định đã đủ để ngăn chặn"

"Nhưng nếu là tra tấn lâu dài, bóng ma tử vong như là kiếm sắc treo trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống nhưng cũng không biết khi nào nó sẽ rơi xuống,"

"Đặt bản thân ở cảnh giới như thế, cảm nhận ảo cảnh biến hóa từng chút một, cảm nhận hủy diệt đến từng chút một, cảm nhận sự cháy bỏng và đau lòng khi ngàn năm đạo hạnh hủy hoại bị chỉ trong chốc lát... Vẫn có thể không có chút rung động nào, mới gặp nguồn gốc!"

Nói xong, cánh tay không ôm chó dại của "Di Tức" tổ sư đưa ra, ra sức vô một cái vào trong hư không.

Chỉ một thoáng, trên cầu thang dài thất thải đột nhiên chảy ra máu tươi cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt như hồng thủy võ đê nhanh chóng nhuộm đỏ vòm trời.

Máu tươi ào ạt như nước thủy triều, trong chớp mắt là huyết hải cuồn cuộn, chiếu rọi nửa ngày vẫn như hà như đốt.

Trong huyết hải, từng cái miệng thú dữ tợn mở ra, răng nanh trắng đục chiết xạ lưỡi dao như ánh sáng lạnh, hàng ngàn hàng vạn khó mà tính toán, trông như sóng ánh sáng lăn tăn.

Trong nháy mắt đã che kín toàn bộ phương thiên địa này.

Vẻ mặt "Túc Cấp" tổ sư: "Di Tức" tổ sư và Duy Vi Tử tự nhiên, rất bình tĩnh nhìn tình cảnh này.

"Hồn Nghi" tổ sư mặt đỏ tới mang tai, cao quan đã sớm rơi xuống chỗ ngồi, tóc dài rối tung, pháp lực bành trướng mãnh liệt quanh người, trong lúc hô hấp, linh khí trong thiên địa phun ra nuốt vào thể xác nàng như thủy triều lên xuống, trong nháy mắt nghiền nát cơn gió mạnh cuồn cuộn ở gần đó.

Thiên tượng bởi vậy biến ảo, khí thế hùng vĩ.

Chương 2337: Chia ăn (2)

Chỉ có điều, dược lực như giòi trong xương, mặc cho nàng thi triển thủ đoạn như thế nào cũng không thể ép nó ra, lại không hề hay biết mọi thứ trước mắt.

Huyết hải tăng vọt, nhanh chóng lan tràn đến trước đầu gối năm người.

Từng cái miệng thú dữ tợn hung ác cũng xuất hiện bên cạnh bọn họ.

Đột nhiên, một cái miệng cách Duy Vi Tử không xa cắn một cái lên vai hắn ta, hung hăng kéo xuống một khối thịt máu me đầm đìa, sau khi nuốt vào nhanh chóng nhai nuốt.

Két... Két...

Theo tiếng nhai nuốt, bọt máu nhỏ giọt xuống từ khe hở răng nanh.

Sắc mặt Duy Vi Tử không thay đổi chút nào, dường như không có cảm giác đau, không phản ứng chút nào.

Cùng lúc đó, mu bàn tay "Di Tức" tổ sư cũng bị một cái miệng thú kéo ra một vết thương thấy xương, máu tươi nhanh chóng thấm ra.

Hắn ta hơi nghiêng đầu, ôn nhu xoa dịu con chó đại trong ngực, như không có chút cảm giác nào với tình cảnh này.

"Túc Cấp" tổ sư ngồi ngay ngắn bất động, trên đùi to lớn xuất hiện hai vết thương hẹp dài, miệng thú ngay cạnh hắn ta không ngừng nhai huyết nhục vừa lấy được.

"Túc Cấp" bình thản nhìn tất cả, thờ ơ.

Bên trái hắn ta, hai mắt "Hồn Nghi" tổ sư nhắm nghiền, vẫn đang toàn lực đối kháng với dược lực, dường như vết thương trên cánh tay căn bản không tồn tại.

Trên đài mây cách đó không xa, Mạc Lễ Lan mặt không thay đổi ngồi đó, trên cổ có một luồng ấm áp chảy xuôi xuống theo da thịt, nàng lại không chớp mắt lấy một cái.

Giữa thiên địa, trong chốc lát chỉ có tiếng miệng thú nhấm nuốt.

Ngay sau đó, tất cả miệng thú cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn bắt đầu chia ăn năm người.

Nhưng đối mặt với tình cảnh máu tanh đáng sợ như thế, năm người bị chia ăn đều là sắc mặt bình thản, không có chút rung động nào, không có chút dao động nào.

Cũng không tiến hành bất kỳ phòng ngự hoặc là chống cự gì.

Phía dưới, trưởng lão, chấp sự, đệ tử Vô Thủy sơn trang đều là vẻ mặt phấn chấn nhìn tình cảnh này, cho dù thỉnh thoảng có mưa máu giội cho đầu đầy đầy não, cũng không hề bị lay động chút nào.

Bữa tiệc của đàn thú huyết hải này kéo dài đến ba ngày ba đêm.

Cuối cùng năm bóng dáng bị chia ăn sạch sẽ.

Huyết hải cuồn cuộn thoáng cái tản đi, miệng thú bên trong cũng tan theo mây khói.

Vòm trời như lưu ly lại xuất hiện, sắc trời tươi đẹp, xanh thắm như biển, trong hư không bảo tọa như lúc ban đầu, đài mây vắng vẻ nhưng không thấy bóng dáng năm người, khí tức của bọn họ cũng không còn sót lại chút gì, chỉ có cơn gió mênh mông, tám hướng rối tung.

Bỗng nhiên, một luồng gió mát thổi qua, thể xác Mạc Lễ Lan khôi phục từng chút một từ trong hư vô.

Ngay sau đó, bóng dáng "Túc Cấp": "Hồn Nghi" và "Di Tức" cũng chậm rãi hiện ra trên bảo tọa.

Sau khoảng một hô hấp, bóng dáng Duy Vi Tử cũng phục hồi như cũ.

Chẳng mấy chốc, năm người hoàn toàn khôi phục, trên dưới quanh người không thấy chút thương thế nào.

Huyền bào phần phật, Mạc Lễ Lan ngồi một mình sau bàn dài, sắc mặt bình thản như không xảy ra chuyện gì giống trước đó.

"Túc Cấp" trần truồng ngồi ngay ngắn, vẻ mặt lạnh nhạt hoàn toàn như trước đây; "Hồn Nghi" đổ mồ hôi lâm ly, khí tức phun ra nuốt vào nóng bỏng như lửa, pháp lực lưu chuyển mãnh liệt, bành trướng như đại dương mênh mông tuỳ tiện; "Di Tức" ôm chặt chó đại, ôn nhu vuốt ve lớp lông hỗn tạp. Ba vị này đều điềm nhiên như không có việc gì, không có bất kỳ dấu vết bị hao tổn gì.

Chỉ có Duy Vi Tử, sắc mặt lại tái nhợt hơn một phần, rõ ràng khí tức trở nên yếu hơn vừa rồi.

Đây là chênh lệch trên tu vi!

Năm người ở đây, ba vị là tổ sư Độ Kiếp kỳ, một vị là vật chứa ý chí Chân Tiên, chỉ có một mình Duy Vi Tử là Hợp Đạo chân chính.

Lúc này: "Di Tức" tổ sư nói: "Cái gọi là hạ giới tức là hư ảo."

"Vạn sự vạn vật trông như hỗn loạn, thật ra bản chất như một, bùn cát và chí bảo, mỹ nhân và khô lâu đều là huyễn tượng"

"Tiên nhân chúng ta lâm trần, cũng vì lĩnh ngộ chân lý, rèn luyện đạo tâm trong vạn trượng hồng trần được diễn hóa ra"

"Lần rèn luyện này, ta lại có điều ngộ ra vậy!"

Lúc nói chuyện, khí tức quanh người hắn ta lưu chuyển, trong mơ hồ có một tia hoạt bát không bị cản trở như rực rỡ hẳn lên.

Bên cạnh hắn ta, Duy Vi Tử bình tĩnh mở miệng: "Chúng ta đều là Tiên Đế, đã sớm nhìn ra hư ảo, đều biết phương này thiên địa chỉ là trận pháp diễn hóa, một trận mộng ảo."

"Luận đạo như thế chưa bắt đầu đã biết kết cục, làm thế nào phân chia cao thấp?"

"Không bằng chúng ta tạm thời phong cấm kỵ ức."

"Một canh giờ sau, lại mở ra phong ấn"

Nghe vậy: "Túc Cấp" tổ sư lập tức gật đầu: "Có thể"

Chợt nói: "Chúng ta là Tiên Đế cứ tự phong cấm kỵ ức"

Nói xong, hắn ta lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, phía trên trời cao lập tức xuất hiện một ngọn núi vô cùng to lớn, kỳ thế hùng hậu, mang theo tiếng phong lôi gào thét rơi xuống, đập xuống giữa đầu năm người!

Chưa tới gần, cơn gió lạnh thấu xương đi theo đã có cảm giác xé rách.

Ngay lúc này: "Túc Cấp" tổ sư biến đổi pháp quyết, lập tức cưỡng ép phong cấm toàn bộ ký ức của mình.

Cùng lúc đó: "Hồn Nghi" tổ sư cố nén dược lực tra tấn, ngón tay nhỏ nhắn hơi có vẻ run rẩy nhanh chóng kết động, cũng đánh ra một pháp quyết đơn giản, xóa đi trí nhớ của mình.

Chương 2338: Cũng chỉ thế mà thôi

"Di Tức" tổ sư lấy váy dài che khuất chó dại, một tay bấm niệm pháp quyết gỡ ra ký ức.

Duy Vi Tử cũng thế.

Trên đài mây, Mạc Lễ Lan cũng thi triển thủ đoạn, tạm thời ngăn cách trí nhớ của mình.

Oanh! !!

Ngọn núi lớn rơi xuống, trong tiếng vang kinh thiên động địa năm người đều không có chút phản kháng nào, trong chớp mắt bị ép làm thịt nát, nghiền chết ngay tại chỗ!

Trong nháy mắt, ngọn núi lặng yên biến mất, giữa không trung cát bay đá chạy cũng chớp mắt quay về thanh minh.

Chỉ thấy máu tươi thuận theo bảo tọa và đài mây róc rách chảy xuống, màu sắc đỏ trắng như một tờ giấy to lớn trải ra đây đất.

Phía dưới, rất nhiều tu sĩ Vô Thủy sơn trang nín thở tập trung tự mình thi triển thuật pháp, không chớp mắt nhìn qua đó, không có bất kỳ người nào lên tiếng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, xác năm người khôi phục từng chút một.

Huyết nhục, di cốt, tương dịch bắn tung toé đây đất... Trở về tại chỗ, tạo thành dáng vẻ ban đầu.

"Túc Cấp" tổ sư: "Hồn Nghi" tổ sư và "Di Tức" tổ sư gần như đồng thời khôi phục, Mạc Lễ Lan cách đó không xa cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu.

Hơi chậm nửa nhịp, bóng dáng Duy Vi Tử mới hoàn toàn xuất hiện.

Khí tức của hắn ta trở nên càng yếu ớt hơn, rõ ràng pháp lực sụt giảm một mảng lớn, đã đến tình trạng ngay cả khí tức cũng không thể thu liễm tự nhiên.

Duy Vi Tử mở miệng nói: "Thiên địa chúng sinh chỉ là hư vô.

Chợt nhìn về phía Mạc Lễ Lan, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi: "Mặc dù Bùi tiên đế vừa trở thành Tiên Đế nhưng phần đạo tâm này lại bất khuất, cứng như bàn thạch"

"Có thể luận đạo cùng tiên hữu, lòng ta rất vui mừng"

Vẻ mặt Mạc Lễ Lan nhàn nhạt, căn bản không trả lời Duy Vi Tử, nàng nhìn bốn vị Trang Chủ, nói: "Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?"

Nghe vậy: "Túc Cấp" tổ sư: "Di Tức" tổ sư và Duy Vi Tử đều im lặng.

Vừa rồi ba người bọn họ đều đã ra chiêu, hiện tại nên đến lượt "Hồn Nghi" tổ sư và Bùi tiên đế.

"Hồn Nghi" tổ sư còn đang toàn lực vận chuyển pháp lực, muốn loại bỏ dược hiệu.

Chỉ có điều, viên [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan] kia thật sự quỷ quyệt, dược hiệu của nó lại càng ngày càng mạnh theo "Hồn Nghi" tổ sư vận chuyển pháp lực.

Dù vừa rồi "Hồn Nghi" tổ sư đã chết mấy lần nhưng dù sao viên đan dược kia đi ra từ tay tiên nhân chân chính, dược lực vô cùng cường đại, lại biến hóa theo sự biến hóa pháp tắc của người dùng, không có ý yếu đi.

Chờ giây lát, không thấy bốn người đáp lại, trong giọng nói bình thản của Mạc Lễ Lan không che giấu sự thất vọng: "Xem ra, các ngươi cũng chỉ có trình độ này."

"Lấy tử vong để nghiệm chứng phương thế giới này thật giả, vừa hay chứng minh các ngươi quá coi trọng sinh tử."

"Đối với người cầu đạo chân chính, tử vong không đáng kể chút nào!"

"Thiên địa đã là hư vô, sinh tử như một trận ảo mộng."

"Thăng trầm, vinh nhục tình thù đều nhẹ như lông hồng, không có bất kỳ ý nghĩa gì."

"Cái gọi là không sợ hãi, cậy mạnh của thất phu phàm nhân, sinh linh ngây thơ ngu dốt, thậm chí cả người tuyệt vọng bất lực cũng có thể làm được."

"Loại hành vi này, ngay cả một vài phàm tục sinh linh tâm chí kiên định đều chưa chắc có thể tin phục."

"Đường đường là Tiên Đế lại dùng cái này để chứng minh mình, chẳng lẽ không phải như trò đùa?"

"Nói cho cùng, Vô Thủy sơn trang vẫn quá bảo thủ không chịu thay đổi, không thấy được nguồn gốc chân chính!"

"Khí độ mà tiên nhân chân chính nên có phải là thế này!"

Nói xong, Mạc Lễ Lan lập tức đánh ra từng pháp quyết phức tạp...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm.

Chín cây cột trắng che trời mà lên, lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp phẩm chất không đồng nhất quấn quanh trên đó như là từng đống dây leo theo năm tháng leo lên cự mộc mà thành, xen lẫn quấn quanh, giữa chín cây cột treo một cái quan tài màu máu.

ầm ầm...

Trên trời cao đen nhánh thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm nổ tung.

Dựa vào tử điện ngắn ngủi vút không, có thể thấy vô số điện xà nhanh chóng đánh xuống theo xiềng xích, dường như trăm sông đổ về một biển rót vào trong quan tài, hung hăng trấn áp.

rầm rầm... Rầm rầm... Tiếng xiềng xích nặng nề lôi kéo không ngừng vang lên, dây xích phía trên quan tài ngổn ngang lộn xộn, lít nha lít nhít, lại có một vài đầu xiềng xích đã đứt gãy như rắn bị chém đứt, bất lực rủ xuống.

Phanh, phanh, phanh...

Bỗng nhiên, quan tài bắt đầu điên cuồng chấn động, tất cả xiềng xích lập tức siết chặt.

Nhất là chín sợi xiềng xích đặc biệt tráng kiện to lớn, trong khoảnh khắc kéo căng đến cực hạn, làm quan tài không thể tiếp tục lên cao.

Một sợi trong đó nối liền với một trong chín cây cột, cây cột màu trắng kia đột nhiên bộc phát ra một vòng ánh sáng chói mắt huy hoàng như mặt trời, chớp mắt chiếu sáng một bộ phận Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong ánh sáng cuồn cuộn, sơn môn to lớn ầm vang hiện ra, phía sau là kiến trúc lung ta lung tung, vây quanh cung điện thuần trắng mạ vàng.

Rõ ràng là Vô Thủy sơn trang!

Cùng lúc đó, Vô Thủy sơn trang.

Mạc Lễ Lan ngón tay nhặt hoa lan, quanh người có sức mạnh huyền diệu, dập dờn từng vòng như gợn nước.

Theo pháp quyết cuối cùng trên tay nàng hoàn thành, sắc trời vốn sáng tỏ lập tức chuyển tối, một sợi xiềng xích tráng kiện to lớn đột nhiên hiện ra!

Chương 2339: Chân Tiên... Đọa Tiên

Sợi xiềng xích này đột nhiên kéo dài ra từ bảo tọa của bốn vị Trang Chủ, xuyên qua trời cao, khí phách hùng vĩ, cuồn cuộn như sông rộng, chui vào hư không ở nơi xa, phương hướng của nó rõ ràng là Vĩnh Dạ hoang mạc!

xiềng xích đen nhánh nặng nề không có chút xinh đẹp nào, lại có ánh sáng tím xanh chiết xạ, truyền đạt ra khí tức đường hoàng uy nghiêm, dường như bẩm sinh chúng sinh vạn vật đã nên phủ phục hoảng sợ ở trước mặt hắn.

Đây là khí tức thiên kiếp!

Lúc này, Mạc Lễ Lan chập ngón tay lại như đao, hung hăng chém một cái vào sợi xiềng xích to lớn này, một đạo đao khí huyết sắc ngưng thực như tấm lụa, sắc bén chém ra.

Đao khí khuấy động trời cao như nộ long càn quét, xích lôi đánh rơi, trong chớp mắt đã nhuộm bầu trời xanh ngọc thành ửng đỏ.

Keng! !!

Đao khí oánh nhuận tán loạn, tiếng kim thiết va chạm vù vù rung động thật lâu không tiêu tán khiến từng tầng mây vỡ vụn, lan tràn ra bốn phương tám hướng. xiềng xích không nhúc nhích tí nào như sông dài đen nhánh, gào thét đánh vào hư không.

Ngay sau đó, một đạo kiếp lôi tím xanh đan xen không có dấu hiệu nào đánh xuống.

Kiếp lôi gào thét như rồng, vô cùng tráng kiện như núi cao biển rộng, điện quang lấp lánh giữa vòm trời, khiến thiên địa lập tức sáng rõ.

Mang theo khí thế rào rạt, lôi âm chấn động cuồn cuộn ầm vang bổ trúng Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan như không có chút sức chống cự nào, hóa thành tro bụi ngay tại chỗ.

Lôi đình tản đi, xiềng xích giữa vòm trời không tổn hại chút nào, một chút kiếp lực tiêu tán ra cũng nhanh chóng tản đi.

Trên đài áng mây, bóng dáng Mạc Lễ Lan lại xuất hiện ra từng chút một, nàng vẫn giữ dáng vẻ Bùi Lăng trông hoàn hảo như lúc ban đầu, dường như tình cảnh làm chúng sinh hoảng sợ vừa rồi chỉ là mây khói thoảng qua.

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bốn vị Trang Chủ, bình tĩnh nói:

"Đến các ngươi!"

Trong tiểu viện cửa riêng.

Chính phòng.

Vẻ mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, mắt không chớp nhìn thủy kính trước mặt.

Sóng nước lấp loáng, mặt kính biến ảo, cảnh tượng sinh động như thật rõ ràng rành mạch.

Thấy ba người "Túc Cấp" tổ sư: "Di Tức" tổ sư, Duy Vi Tử lần lượt ra tay, đầu tiên năm người bị miệng lớn thôn phệ, nhấm nuốt mà chết; lại bị miệng thú trong huyết hải gặm ăn mà chết; ngay sau đó lại bị một ngọn núi rơi xuống từ trên trời ép thành thịt nhão.

Chỉ có điều, dù trong mấy ngày liên tục chết ba lần, trong năm người này, ngoại trừ Duy Vi Tử pháp lực hao tổn nghiêm trọng, bốn người còn lại đều ung dung nhẹ nhàng, trông bình tĩnh lạnh nhạt.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng không nhịn được hơi nghi ngờ.

Luận đạo của Vô Thủy sơn trang là đủ loại kiểu chết khác biệt?

Điều này...

Nếu hắn tự lên trận... Hắn không làm được trình độ như ý chí Chân Tiên, nhưng chết mấy lần cũng không phải vấn đề gì.

Hắn có tạo hóa của "Chú", sau khi chết có thể trở về U Tố mộ.

Đến lúc đó lập tức sử dụng pháp tắc "Nghịch", nghịch chuyển về Vô Thủy sơn trang, trở lại trạng thái trước khi tử vong là được!

Mỗi một lần sử dụng phương pháp kia đều tiêu hao rất nhiều pháp lực, hơn nữa cũng chỉ có thể dùng trong trường hợp luận đạo không người quấy nhiễu.

Bởi vì trong quá trình này, chỉ cần có người ra tay cắt đứt pháp tắc "Nghịch" của hắn, hắn sẽ không thể sống lại bình thường!

Ngoài ra, loại giao đấu này, hắn chỉ có thể cam đoan mình không chết trong thời gian ngắn nhưng lại không biết làm sao để thắng.

Nếu chỉ cần đối phó một mình Duy Vi Tử lại đơn giản, pháp lực của hắn hùng hậu hơn Duy Vi Tử, số lần càng nhiều, Duy Vi Tử chắc chắn sẽ thua!

Chỉ là ba vị tổ sư Vô Thủy sơn trang kia, cho đến bây giờ hắn cũng không nhìn ra pháp lực sâu cạn của ba người này, hiển nhiên loại trình độ tiêu hao này không đáng kể chút nào với ba vị Độ Kiếp này.

Cứ kéo dài như thế, người thua chắc chắn là hắn...

Ngoại trừ cái đó ra, chỗ nguy hiểm nhất của trận luận đạo này là lúc đối mặt với tử vong, không thể sợ, không thể tránh!

Chỉ cần ra tay phòng ngự, sẽ lập tức thất bại!

Cũng may, ý chí Chân Tiên còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của hắn!

Nàng liên tục phục sinh mấy lần, đều là gửi pháp tắc "Nghịch"

vào trong ý chí, sau đó lấy đoạn ý chí bất diệt này nghịch chuyển tử vongt Pháp này có yêu cầu cực cao với ý chí nhưng lại tiêu hao pháp lực không lớn.

Nếu Vô Thủy sơn trang không có thủ đoạn khác, ý chí Chân Tiên có thể mãi bất tử bất diệt như thết Hơn nữa, làm tiên nhân, cho đến bây giờ tất cả sự ra tay, tất cả dụng ý của Vô Thủy sơn trang, ý chí Chân Tiên đều rõ như lòng bàn tay!

Dựa theo xu thế này, rất có thể bản thể của hắn căn bản không cần ra tay!

Như vậy... Cực kỳ tốt!

Rất không tệ!

Ý chí Chân Tiên ý đúng là từng làm tiên nhân thượng giới, khác biệt tiên phàm như trời và vực, cho dù là tiên nhân bị đánh xuống hạ giới, phong cấm không biết bao nhiêu năm, bản chất của nàng vẫn là tiên!

Cho dù Vô Thủy sơn trang nắm giữ pháp tắc mạnh nhất phương thế giới này, xét đến cùng vẫn là phàm nhân.

Để tiên nhân chân chính đến quyết đấu với những phàm nhân này, lần luận đạo này có thể nói thế như chẻ tre!

Đạo tâm kiên cố, tài tư mẫn tiệp, thủ đoạn tinh diệu như thế...

Đúng là Chân Tiên!

Tình hình hiện tại chắc vẫn ổn!

Chương 2340: Chân Tiên... Đọa Tiên (2)

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng chợt thấy ý chí Chân Tiên trong thủy kính bắt đầu chủ động xuất kích, nhanh chóng kết động một đạo lại một đạo pháp quyết phức tạp.

Hắn lập tức mừng rỡ, Chân Tiên uy vũ!

Chân Tiên cố lên!

Tốt nhất một chiêu đã đánh bại bốn vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang, trực tiếp thắng trận tranh đấu tiên lộ này thay hắn!

Chờ mong như thế, Bùi Lăng lập tức thấy trong hư không gió nổi mây phun, một xiềng xích to khỏe như sông rộng ầm vang xuất hiện!

Nó có màu sắc đen nhánh lạnh lẽo, mơ hồ hiện ra ánh sáng tím xanh, khí tức cả người đường hoàng uy nghiêm, làm Bùi Lăng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Hắn lập tức nhận ra đây là xiềng xích phong ấn ý chí Chân Tiên ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, hơn nữa còn là một trong chín sợi xiềng xích thô nhất!

Không đợi Bùi Lăng có phản ứng, đã thấy ý chí Chân Tiên thi triển đao khí chiêu bài của hắn, trảm một cái vào xiềng xích.

Sau đó, xiềng xích thờ ơ, lực lượng tiêu tán lập tức hóa thành thiên kiếp hạ xuống, trong chớp mắt đã đánh hóa thân của hắn hôi phi yên diệt!

Chỉ có điều, giống với mấy lần phục sinh trước đó, ý chí Chân Tiên nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, vẫn duy trì hình dạng của hắn...

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn cũng từng bị kiếp lôi trên xiềng xích đập tới, hơn nữa còn là hai lần nhưng không có một lần nào xảy ra chuyện, hiện tại ý chí Chân Tiên đã ra tay nhưng vì sao...

Không!

Hiện tại đây không phải trọng điểm!

Hiện tại mục đích của ý chí Chân Tiên là muốn so việc bị kiếp lôi bổ xuống với bốn vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang?

Không thể nào!

Điều này không có gì khác với mấy loại kiểu chết vừa rồi của Vô Thủy sơn trang!

Nhưng nếu không phải kiếp lôi... Vậy là so công kích xiềng xích phong ấn quan tài trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra nguyên nhân, ý chí Chân Tiên muốn để bốn vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang giúp đỡ đột phá phong cấm!

Chín sợi xiềng xích thô to phong cấm quan tài huyết sắc, nối liền với chín cây cột vây khốn quan tài, vừa lúc tương ứng với chín môn phái lớn ở Bàn Nhai giới.

Vào lúc này, ngọn nguồn của đầu xiềng xích này, vừa hay đến từ bảo tọa tượng trưng cho vị trí Trang Chủ Vô Thủy sơn trang.

Nếu bốn vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang cũng ra tay với sợi xiềng xích này, rất có thể sẽ trợ giúp ý chí Chân Tiên tiến thêm một bước khôi phục!

"Thì ra là thế!"

"Chẳng trách Chân... Ý chí Đọa Tiên lại để ý lần luận đạo này như thết"

"Chắc nàng đã có ý tưởng này ngay từ đầu!"

"Hiện tại, nếu ta ra tay tiếp quản quyền khống chế hóa thân, luận đạo gián đoạn, tiên lộ sẽ thất bại!"

"Nếu không ra tay..."

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức cau chặt lông mày: "Phục Cùng" tổ sư từng nói chỉ cần có tu sĩ muốn phá hỏng phong ấn Đọa Tiên, chính là kẻ thù chung của chín tông!

Trong tình huống này, nếu bốn vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang ra tay công kích sợi xiềng xích kia, sẽ giúp Đọa Tiên thoát khỏi vòng vây.

Nếu đám người "Túc Cấp" tổ sư không công kích sợi xiềng xích kia, vậy... Hiện tại ý chí Đọa Tiên còn dùng thân phận Bùi Lăng, hắn là tu sĩ có ý đồ phá hỏng phong ấn Đọa Tiên!

Tiếp theo sẽ là kẻ thù chung của chín tông!

Đệt!

Làm sao bây giờ? !

Ý chí Đọa Tiên đã công kích sợi xiềng xích thiên kiếp kia, dù hiện tại hắn lập tức tiếp quản quyền khống chế hóa thân, cũng không thể cứu vãn tình hình, ngược lại còn khiến tiên lộ thất bại!

Nhưng để mặc ý chí Đọa Tiên tiếp tục như vậy...

Ngay lúc trong lòng Bùi Lăng nóng như lửa đốt, cảnh tượng trong thủy kính lại xảy ra thay đổi...

Hư không.

Cơn gió mạnh phần phật.

Trên bảo tọa to lớn: "Túc Cấp" tổ sư hơi ngước mắt nhìn về phía xiềng xích to lớn xuyên qua vòm trời.

Chẳng mấy chốc, hắn ta thu hồi ánh mắt nhìn Mạc Lễ Lan nói:

"Đây là phong ấn Vĩnh Dạ hoang mạc, hiện tại chúng ta đều là Trang Chủ trong trang."

"Nếu ra tay sẽ phá hỏng phong ấn Vĩnh Dạ hoang mạc, sẽ để tiểu tiên huyễn cảnh kia thoát khỏi vòng vây."

"Mặc dù tiểu tiên huyễn cảnh kia chỉ là đại trận diễn hóa, thượng giới cũng không có người này nhưng hắn là căn bản của một trong bốn khu vực nguy hiểm"

"Phương huyễn cảnh này là bí địa để tiên nhân chúng ta rèn luyện, diễn hóa hoàn mỹ, toàn bộ giới vực tự cân bằng, vì vậy mới có thể mê hoặc rất nhiều tiên hạ đẳng"

"Nếu để tiểu tiên huyễn cảnh kia thoát khỏi phong ấn, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ huyễn cảnh rung chuyển."

"Đại trận này là bảo địa để tiên nhân chúng ta rèn luyện tâm tính"

"Không thể vì một trận luận đạo của chúng ta, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát"

Tiểu tiên huyễn cảnh?

Mạc Lễ Lan lạnh lùng nhìn "Túc Cấp", lúc này bình thản nói: "Chư vị đều là Tiên Đế thượng giới, chỉ là một vị tiểu tiên huyễn cảnh, có gì đáng sợ?"

"Về phần huyễn cảnh rung chuyển... Chư vị cứ yên tâm!"

"Dù thật sự phá bỏ phong ấn Vĩnh Dạ hoang mạc, nhiều lắm là sinh linh giới này diệt tuyệt, sẽ không ảnh hưởng tiên nhân hạ giới lịch luyện chân chính!"

"Vừa rồi các ngươi so một người chết."

"Hiện tại ta so một thế giới chết!"

"Nếu phương thế giới này là huyễn cảnh, các ngươi nên quên đi tất cả gông xiềng cấm chế, chỉ nhớ bản tâm mới có thể viên mãn!"

"Túc Cấp" tổ sư nghe vậy nhướn mày, lại im lặng không lên tiếng nữa.

Chương 2341: Đây là luận đạo!

Trong một tràng tiếng chó sủa kịch liệt: "Di Tức" tổ sư lập tức nói: "Bùi tiên đế, xiềng xích là thứ để phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh Vĩnh Dạ hoang mạc kia, từ trước đây thật lâu đã được chín môn phái lớn cùng quyết định ra"

"Mặc dù tám tông khác chỉ là một vài tiên hạ đẳng nhưng chúng ta là Tiên Đế, đều là nhất ngôn cửu đỉnh"

"Lúc ấy Tiên Đế đời thứ nhất lâm trần, đã đồng ý sẽ trông coi đạo phong ấn này, không thể vì một lần luận đạo mà đổi ý."

Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Vậy cũng chỉ là đạo tâm Tiên Đế đời thứ nhất lâm trần, có liên quan gì với các ngươi?"

Nghe nói như thế, ba vị Trang Chủ đều im lặng không nói.

Trên trời cao yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Lúc này, áo tơ quanh người "Hồn Nghi" tổ sư ướt đẫm mồ hôi, trên da thịt bốc lên hơi nóng, băng cơ ngọc cốt đều hóa thành màu đỏ đậm, nàng như không chịu nổi, lúc pháp lực vận chuyển đã bắt đầu xé rách bào phục của mình.

Thấy bốn người Vô Thủy sơn trang chậm chạp không chịu ra tay, vẻ mặt Mạc Lễ Lan lạnh lùng.

Lần này Bùi tiên hữu sắp xếp không tệ!

Từ lúc bắt đầu luận đạo với Vô Thủy sơn trang đã là thế chắc chắn thắng!

Đừng nói là bốn vị Trang Chủ, dù bốn mươi vị, bốn trăm vị Trang Chủ... Đều phí công!

Hiện tại, nếu Vô Thủy sơn trang không dám chém xiềng xích này thay nàng, vậy là đạo tâm có tì vết, sa vào huyễn cảnh, căn bản không đạt tới cảnh giới viên mãn.

Trận luận đạo này, nàng trực tiếp thắng!

Nếu Vô Thủy sơn trang thật sự có can đảm ra tay... Như thế càng tốt hơn!

Khí số chín tông trấn áp, thiếu một tông không ai có thể ngăn cản nàng khôi phục!

Cho dù tiếp theo việc này bại lộ cũng không sao cả!

Vạn năm khó gặp cơ hội cực tốt như thế, thật sự may mà có Bùi tiên hữu!

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan lập tức nói: "Bàn Nhai giới chỉ là một trận hư vô."

"Đã vậy, có chuyện gì không thể làm, không làm được?"

"Sở dĩ các ngươi do dự, chẳng lẽ không phải lòng dạ biết rõ phương thiên địa này là chân thực!"

"Sau khi chặt đứt xiềng xích, thật sự thả vị tiên nhân thượng giới kia ra?"

"Đến lúc đó, cũng lộ ra việc các ngươi chỉ là phàm phu tục tử, không hề liên quan với thượng giới?"

Từng tiếng âm vang, từng chữ như kim trống, nặng nề gõ vào bên tai bốn người.

"Túc Cấp" tổ sư: "Di Tức" tổ sư và Duy Vi Tử vẫn im lặng, bầu không khí phía trên trời cao nhanh chóng trở nên kiềm chế, ngưng kết như thực chất.

Ngay lúc Mạc Lễ Lan muốn tiếp tục thúc ép: "Hồn Nghi" tổ sư đột nhiên phát ra một tiếng rít, trong tiếng xé vải thanh thúy, nàng đã xé áo bào trên người thành rách rưới, da trắng như tuyết dung mạo như hoa lộ rõ ràng không bỏ sót.

"Hồn Nghi" tổ sư ngẩng đầu lên, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Mạc Lễ Lan.

Nàng khàn giọng nói: "Lịch luyện huyễn cảnh tất nhiên tùy tâm sở dục, hiện tại ta muốn song tu cùng người!"

Nói xong: "Hồn Nghi" tổ sư trực tiếp ra tay chộp về phía Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan lập tức cảm thấy một luồng lực hút kinh khủng như muốn kéo nàng về phía "Hồn Nghi" tổ sư trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó...

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc đột ngột chém xuống, ở giữa Mạc Lễ Lan và "Hồn Nghi" tổ sư lập tức xuất hiện một vết đao có đao ý cao ngất, bá đạo vô song.

Lực hút cuồn cuộn lập tức biến mất, sợi tóc và bào phục bay lên lại rơi xuống, Mạc Lễ Lan từ tốn nói: "Nghị lực của ngươi cứng như bàn thạch, rất hiếm thấy ở phương thiên địa này."

"Lấy phẩm cấp [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan] có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là không dễ."

"Nể mặt ngươi có tâm tính như thế, hiện tại ta sẽ luyện chế giải dược cho ngươi."

Nói xong, Mạc Lễ Lan đưa tay vào hư không, lấy ra rất nhiều được liệu quý hiếm.

"Hồn Nghi" tổ sư tiếng nói kiên định: "Ta không trúng độc, không cần giải dược!"

"Hiện tại ta chỉ đơn thuần muốn song tu cùng ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, nàng lại ra tay, bàn tay trắng nõn đánh mạnh một trảo về phía Mạc Lễ Lan.

Mạc Lễ Lan ngẩng đầu, trong mắt lóe lên đốm sáng, đao khí huyết sắc sinh ra trong hư không, lại chặt đứt đối phương cách không thu lấy.

Ánh mắt nàng nhìn về phía "Hồn Nghi" tổ sư rất bình tĩnh, nếu vị Độ Kiếp Vô Thủy sơn trang này thật sự nhận giải dược của nàng, chính là e ngại [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan], e ngại cái gọi là mất trong sạch trong "huyễn cảnh"!

Cư vậy, có thể trực tiếp bị loại khỏi trận luận đạo này!

Hiện tại "Hồn Nghi" tổ sư từ chối giải dược, cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng.

Dù sao, đây vốn chỉ là một lần tiện tay thăm dò.

Hiện tại phong ấn xiềng xích mới là đề chính!

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan hờ hững nói: "Đã vậy, ngươi tìm người khác song tu là được."

"Hiện tại, ta còn phải tiếp tục luận đạo, không rảnh"

"Hồn Nghi" tổ sư tóc dài rối tung, váy rách rưới đón gió phấp phới, nàng nhìn Mạc Lễ Lan, trầm giọng nói: "Đây là luận đạo!"

Ba ngàn tuyết sắc tản vào cơn gió, điên cuồng múa như nước thủy triều: "Hồn Nghi" tổ sư nói từng chữ: "Trong huyễn cảnh, tất cả đều là hư vô.

"Cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ là gông xiềng trong lòng"

"Tiên Đế chúng ta tất nhiên tùy tâm sở dục, tùy ý mà làm."

"Ta là Tiên Đế thượng giới lâm trần, chỉ có Tiên Đế mới có thể song tu cùng ta."

Chương 2342: Huyễn cảnh thôi diễn

"Bùi tiên đế đã đến biệt uyển giới này luận đạo, hiện tại vừa vặn song tu một trận cùng ta, lấy đó chứng đạo tâm!"

"Kính xin Bùi tiên đế yên tâm, ta không cần ngươi làm đạo lữ của ta.

"Dù sao, đây chỉ là một trận huyễn cảnh thôi diễn, nhìn như hai người chúng ta hợp thể song tu, trên thực tế cũng không xảy ra cái gì!"

"Chỉ có những tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong, tư chất ngu dốt kia mới có thể sa vào hư ảo, coi chuyện này là thật!"

"Ngươi đường đường là Tiên Đế, đã sớm biết chân tướng của phương thiên địa này, vẫn còn ra sức khước từ như thế, chẳng lẽ tâm tính có tỳ vết, còn bị đạo đức lễ nghi trong huyễn cảnh kiềm chế?"

Nghe vậy, Mạc Lễ Lan khẽ nhíu mày, hiện tại mặc dù nàng dùng thân phận của Bùi tiên hữu, nhưng chẳng lẽ Trang Chủ Vô Thủy sơn trang này không biết giới tính thật của nàng?

Đương nhiên, càng quan trọng hơn nàng đường đường là tiên nhân thượng giới, sao có thể song tu với một phàm nhân?

Ngược lại hình như Bùi tiên hữu cực kỳ thích đạo này, nàng biết đối phương đã có không dưới ba vị đạo lữ phàm nhân...

Lúc này, thấy Mạc Lễ Lan im lặng: "Túc Cấp" tổ sư: "Di Tức" tổ sư và Duy Vi Tử lập tức nắm lấy cơ hội.

"Túc Cấp" tổ sư lập tức nói: "Bùi tiên đế, Hồn Nghi tiên hữu nói không sai!"

"Đây là huyễn cảnh thôi diễn, cũng như vừa rồi chúng ta luân phiên luận đạo, sinh tử vinh nhục, thăng trầm trong phương thiên địa này đều là hư ảo."

"Vừa nãy luận đạo như thế nào, tình huống bây giờ cũng giống như vậy."

"Nếu Bùi tiên đế lại từ chối, chính là đạo tâm bị long đong!"

"Tiên Đế hạ giới chúng ta đều là đạo tâm"

"Càng không dám đi làm việc gì càng không thể trốn tránh, càng phải đối mặt!"

"Như thế mới có thể phủi nhẹ bụi bặm, kiên cố đạo tâm, đạt tới tâm tính viên mãn!"

"Nếu không, lần hạ giới lịch luyện này cũng như bỏ lỡ một lần đại cơ duyên, đại tạo hóa giúp đạo hạnh tiến nhanh"

Chó sủa từng tiếng, sắc mặt "Di Tức" tổ sư bình tĩnh bình chân như vại, lúc này cao giọng nói: "Lời nói của Túc Cấp tiên hữu và Hồn Nghi tiên hữu rất có lý."

"Lần này chúng ta luận đạo, thắng thua không quan trọng, quan trọng là quá trình luận đạo!"

"Thân là tiên nhân, lâm trần hạ giới rèn luyện tâm tính, chỉ có muốn và không muốn, không có dám và không dám!"

"Loại huyễn cảnh thôi diễn này, mặc dù những tiên hạ đẳng kia ngu xuẩn không chịu nổi, khó mà giáo hóa, hơi không hợp thói thường, nhưng trong mắt những Tiên Đế chúng ta lại chỉ là việc bình thường."

"Kính xin Bùi tiên đế đừng làm mất tên tuổi Tiên Đế, chỉ là một lần huyễn cảnh thôi diễn, cũng không dám nếm thử"

Cùng lúc đó, trong lòng Duy Vi Tử thấy rất kỳ quái.

Thế này giống với việc thôi diễn huyễn cảnh trước mặt mọi người, Bùi tiên đế đã sớm làm không phải lần một lần hai, hiện tại ảnh lưu niệm của hắn và Tư Hồng Khuynh Yến tràn ngập thiên hạ, có thể nói không ai không biết, không người không hay!

Sao bây giờ lại do dự như thế?

Thế nhưng, nghi ngờ thì nghi ngờ, Bùi tiên đế trước mắt này từ đại điển đăng cơ đã thế như chẻ tre, lấy sức một mình khiến những Tiên Đế bọn họ mấy lần đạo tâm suýt nữa dao động, cuối cùng bây giờ đã bắt được một cơ hội cực tốt để phản kích, tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

Nghĩ tới đây, Duy Vi Tử cũng lập tức nói: "Bùi tiên đế, đây chỉ là một lần huyễn cảnh thôi diễn rất bình thường"

"Nếu ngươi thật sự không dám, vậy trận luận đạo này là chúng ta thắng!"

Lúc này: "Hồn Nghi" mặt phấn má đào cũng hóa thành một mảnh đỏ hồng như ráng mây nơi chân trời, càng làm nổi bật hai con ngươi như sao, trong lúc hô hấp khí tức hừng hực tiêu tán, quanh người tản ra khí tức trong veo nhàn nhạt, lại là dược lực đã đạt tới cực hạn.

Nàng đã càng ngày càng không khống chế được xúc động nguyên thủy trong lòng!

Trong tóc tuyết bay múa: "Hồn Nghi" không do dự chút nào, nàng ra tay lần thứ ba, ngón tay mảnh mai như ngọc đột nhiên mở ra, vồ về phía Mạc Lễ Lan.

Thấy "Hồn Nghĩ" lại ra tay, sắc mặt Mạc Lễ Lan lạnh lẽo, không thể kéo dài được nữa!

Phải nhanh chóng thắng trận luận đạo này, hoặc là để Trang Chủ Vô Thủy sơn trang giúp đỡ nàng phá vỡ phong ấn.

Nàng không muối lại vì loại việc nhỏ này, tiếp tục dông dài không có chút ý nghĩa nào.

Nghĩ tới đây, lúc này nàng đưa tay vào hư không, sau đó một phát lôi ra một bóng dáng giống mình như đúc từ trong hư không!

Trong tiểu viện cửa riêng, Bùi Lăng đang tập trung tinh thần nhìn hình ảnh trong thủy kính trước mặt, đột nhiên xung quanh một trận kỳ quái, trong chớp mắt đã bị ý chí Đọa Tiên cưỡng ép na di đến trên đài áng mây, trong chốc lát hơi không kịp phản ứng.

Nhưng không chờ hắn mở miệng, trong đầu óc lập tức vang lên giọng nói của ý chí Đọa Tiên nhanh chóng nói: "Bùi tiên hữu, ngươi tạm thời thay ta ngăn chặn tên Độ Kiếp kia."

"Bên ta sẽ nhanh chóng phân ra thắng bại"

"Dù lần này ta có thể phá vỡ phong ấn hay không, sau đó chắc chắn có đền bù!"

Ngăn chặn?

Đền bù?

Bùi Lăng mờ mịt, ngay sau đó hắn cảm thấy một luồng lực hút vô cùng cường đại truyền đến từ bên cạnh, cả người hắn lập tức không bị khống chế bay về phía "Hồn Nghi" tổ sư.

Chương 2343: Tổ sư chín tông đều tới!

Cùng lúc đó, Mạc Lễ Lan vô cùng bình thản, giọng nói không có chút gợn sóng nào, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường:

"Đây là hóa thân của ta, có thể cùng ngươi luận đạo."

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng đã rơi vào trong ngực "Hồn Nghi" tổ sư, "Hồn Nghi" tổ sư hô hấp dồn dập, tóc dài tuyết sắc lướt qua gương mặt Bùi Lăng, lộ ra hai con ngươi trong vắt như sao như điện. Nàng một tay đè Bùi Lăng trên lan can, lòng bàn tay nóng bỏng như đốt.

Hiện tại dược lực trong cơ thể nàng đã sớm tới ranh giới bộc phát, không để ý tới vấn đề hóa thân hay không hóa thân, chỉ cần Bùi tiên đế là được!

"Xoẹt!"

Theo một tiếng xé vải thanh thúy: "Hồn Nghi" tổ sư một tay xé vạt áo trước của Bùi Lăng.

Cảm nhận được cơn gió trên trời cao xen lẫn ý lạnh xông vào trong ngực, cuối cùng Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần: "Hồn Nghi"

tổ sư này không nhịn được dược lực của [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan], muốn mạnh mẽ song tu cùng hắn!

Nói thật, dung mạo vị "Hồn Nghi" tổ sư này có thể gọi là côi tư diễm dật, đẹp như xuân hoa, nhất là tóc bạc đồng nhan làm nổi bật lẫn nhau, càng lộ rõ da như mỡ đông, răng trắng tươi môi như rừng hoa nở rộ ngày xuân, diễm hạnh đốt rừng, sắc mậu mở sen. Lại còn là một trong mấy vị tổ sư chín môn phái lớn, địa vị tôn quý, tu vi cao thâm, thực lực cường hãn.

Căn cứ vào tác phong tốt đẹp trong lòng còn có ý tốt, giúp người làm niềm vui, Bùi Lăng vẫn rất bằng lòng xoa dịu dược lực cho đối phương... Không đúng, là tiến hành huyễn cảnh thôi diễn với đối phương.

Chỉ có điều, hiện tại nơi này không có chút che đậy nào!

Không chỉ có ba vị Trang Chủ "Túc Cấp" tổ sư: "Di Tức" tổ sư và Duy Vi Tử ở bên cạnh nhìn xem, phía dưới còn có vô số đệ tử, chấp sự, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Vô Thủy sơn trang...

Toàn bộ đều rất nghiêm túc vây xem trận luận đạo này.

Trước mắt bao người, sao có thể như thế làm việc?

Cái này... Phải giải quyết thế nào?

Mặc dù trước đó Bùi Lăng thật sự nghĩ tới, nếu ý chí Đọa Tiên không chống đỡ nổi, hắn sẽ cùng liên thủ với đối phương...

Nhưng không phải loại liên thủ này!

Hơn nữa, hiện tại ý chí Đọa Tiên đang đóng vai hắn, vai trò của hắn lại là phân thân của mình!

Hiện tại, nếu hắn phản kháng, tất nhiên sẽ bị hai vị tổ sư còn lại nhìn ra mánh khóe!

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, hắn đã bị "Hồn Nghi" tổ sư xé áo, cả nửa người đều cởi trần không lộ ra. Lúc này, từng khúc cơ bắp to lớn rõ ràng căng cứng, thể xác tu sĩ cấp cao đều gần như hoàn mỹ, loại tình hình này vốn cực kỳ bình thường, nhưng hiện tại ở trong mắt "Hồn Nghi" tổ sư nhưng lại có lực hấp dẫn lớn lao...

Thấy "Hồn Nghi" tổ sư muốn nhào lên, dưới tình thế cấp bách, quanh người Bùi Lăng lập tức tràn ngập ra bóng tối vô cùng dày đặc.

Sau khi bóng tối như thực chất xuất hiện, như nước mực đậm lập tức bao phủ cả hai người.

Đây là [Minh Thiên Chi Vụ] !

Trong chốc lát, trên trận ngoại trừ Mạc Lễ Lan cùng hai vị tổ sư còn lại, không ai có thể cảm ứng được tất cả trong bóng tối.

Nhìn thấy tình cảnh này: "Túc Cấp" tổ sư lập tức nói: "Bùi tiên đế, chỉ là một lần huyễn cảnh thôi diễn, dùng hóa thân thì cũng thôi đi, sợ gì ánh mắt người bên ngoài?"

"Trong huyễn cảnh tất cả đều là hư vô.

"Bùi tiên đế coi trọng đạo đức lễ nghi trong huyễn cảnh như thế, thật sự bị đủ loại việc trong vạn trượng hồng trần này ràng buộc, gò bó quá sâu."

"Tâm cảnh của ngươi đã không đủ hoàn mỹ!"

"Phải biết rằng, đạo tâm chúng ta đánh đâu thắng đó, càng e ngại kiêng kị, càng cần trực diện giải quyết!"

"Cùng là Tiên Đế thượng giới, ta sẽ giúp đỡ Bùi tiên đế một chút sức lực!"

Nói xong: "Túc Cấp" tổ sư lập tức ra tay, hắn ta kết động từng pháp quyết phức tạp cổ xưa, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, bảo tọa dưới người vốn là cự thạch thô ráp bắt đầu hiện lên từng vân triện vàng ròng có to có nhỏ.

Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện vô số sợi tơ vàng ròng giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, chi chít khắp nơi, bao trùm toàn bộ sơn môn Vô Thủy sơn trang ở bên trong.

Theo "Túc Cấp" tổ sư đột nhiên nắm bàn tay một cái, tất cả màu sắc vàng ròng bị dập tắt.

Hoàn toàn giải trừ đại trận hộ tông Vô Thủy sơn trang!

Cùng lúc đó, rất nhiều cấm chế, cản trở, bình chướng bảo vệ toàn bộ sơn môn cũng nhanh chóng biến mất.

Trong chốc lát, hơn mười đạo khí tức khác nhau, ánh mắt đều cực kỳ cường đại lập tức nhìn chăm chú từ phương hướng của tám môn phái lớn khác.

Đầu tiên những ánh mắt này đều tập trung vào năm người đang luận đạo ở đây, nhưng chẳng mấy chốc tất cả ánh mắt đều nhìn về phía sợi xiềng xích vô cùng thô to, ánh sáng tím xanh ẩn hiện trong hư không.

Trên đài áng mây, vẻ mặt Mạc Lễ Lan không thay đổi chút nào.

Hiện tại nàng đang dùng thân phận Bùi tiên hữu, hơn nữa lần này nói chuyện với bốn vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang cũng dùng giọng điệu của Bùi tiên hữu, không lộ ra bất kỳ sơ hở gì, tạm môn phái lớn kia sẽ không nhìn ra điều gì!

Còn sợi xiềng xích thiên kiếp vừa bị nàng gọi ra... Đầu xiềng xích này hãy còn hoàn hảo không chút tổn hại.

Chương 2344: Tổ sư chín tông đều tới! (2)

Về phần Vĩnh Dạ hoang mạc cũng bị nàng dùng lực lượng bản tôn phong tỏa, tám môn phái lớn kia không tự mình đi vào Vĩnh Dạ hoang mạc, tuyệt sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì!

Đúng vậy, từ trước khi luận đạo với Vô Thủy sơn trang, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng việc bị tám môn phái lớn đứng ngoài quan sát.

Vì vậy, dù là phong ấn bản thể hay bây giờ che giấu thân phận đều không có kẽ hở.

Mặc dù còn có một số vấn đề khác nhưng chắc hẳn lấy thủ đoạn của Bùi tiên hữu, tất nhiên đã chuẩn bị hoàn mỹ, không cần nàng lo lắng điều gì...

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan lập tức nói: "Mặc kệ như thế nào, hiện tại ta đang thôi diễn huyễn cảnh cùng Hồn Nghi trang chủ!"

"Nhưng vừa rồi ta ra đề, các ngươi vẫn chưa giải đáp."

"Hiện tại, đến lượt các ngươi lựa chọn!"

Nghe vậy: "Túc Cấp" tổ sư: "Di Tức" tổ sư chưa đáp lời, mấy bóng dáng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện trên không Vô Thủy sơn trang, đứng cách xa bảo tọa và đài áng mây.

Trong hư không, một gốc hoa thụ che trời ầm vang hiện ra, ánh sáng trong vắt, một bóng hình xinh đẹp thướt tha đi ra từ nhánh hoa từng đống, thải y nhẹ nhàng, váy hoa uốn lượn, trâm vòng sặc sỡ loá mắt nhẹ nhàng dao động theo bước chân như thiên phong hoàn bội, trong trẻo êm tai.

Thiếu nữ tuyệt sắc tóc búi cao váy dài, cánh tay khoác phi bạch màu vàng, lúc nhìn quanh đôi mắt trong trẻo, thần thanh cốt tú, hoa rụng nhao nhao, sợi tóc làn váy lướt qua như mộng như ảo, như thiên nữ giáng thế, thần cơ lâm trần.

Cùng lúc đó, một lư hương đột ngột hiện ra, giữa hương khói ngàn vạn sinh linh thăng trầm biến ảo. Trong góc, cây quế trên ngọn núi trống rỗng như xưa nay không thay đổi, nhánh quế nhẹ lay động, rực rỡ rì rào, rơi đầy áo lão giả áo xanh.

Vẻ mặt "Thế Vị" tổ sư nghiêm nghị đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước, lư hương, mây khói, núi vắng, cây quế đều tiêu tán, chỉ còn lại hắn ta đứng chắp tay giữa trời cao mênh mông, dáng người hắn ta nhỏ bé lại có dáng vẻ nguy nga nhét đây thiên địa, như vực sâu núi cao sừng sững.

Cùng lúc đó, tiếng kiếm minh rít lên từ bốn phương tám hướng, ba vạn kiếm khí lao nhanh như rồng, gào thét trời cao, kiếm khí lăn lộn như nước thủy triều như sóng, trong khoảng khắc hội tụ thành một bóng dáng mày kiếm nhập tấn, thẳng tắp mạnh mẽ, mắt sắc lăng lệ như danh kiếm ra khỏi vỏ, chỉ tùy ý thoáng nhìn đã như có ngàn vạn phi kiếm ầm vang mà tới!

Lúc kiếm ngân vang cuồn cuộn, lại khó nén thiết giáp âm vang.

Giáp trụ màu đen nặng nề như núi lớn, phía trên trời cao có một bóng dáng khôi ngô nhanh chân đi tới, toàn bộ thể xác hắn ta đều bị bao phủ trong giáp nặng, chỉ có phía sau mặt nạ lộ ra một đôi mắt lạnh băng kiên định, mỗi một bước đều mang theo sự kiên định và quả quyết không thể dao động, dường như toàn bộ phương thiên địa này đều khẽ chấn động theo bước chân, lại như trời đất sụp đổ, cũng không thể khiến hắn ta dao động chút nào.

Ngàn sợi điểm lành mọc lan tràn trên bầu trời xanh ngọc, chiếu rọi muôn phương, bóng dáng cao lớn cổn miện đầy đủ, tay đè trường kiếm hiện ra từ trung tâm thụy khí, uy nghiêm đường hoàng như quân lâm thiên hạ. Trong khe hở miện châu, đôi mắt bình tĩnh, quanh người lại có khí thế mênh mông lưu chuyển, dường như mỗi một hành động đều có tâm ý của trăm tỉ tỉ sinh linh, tràn đầy lực lượng huyền diệu.

Chính là tổ sư Tố Chân Thiên, Cửu Nghi sơn, Hàn Ẩm Kiếm tông, Yến Tê thành và Lưu Lam hoàng triều!

Các tổ sư năm tông chính đạo vừa xuất hiện, phía trên trời cao một dáng người mị hoặc yểu điệu cũng nhẹ nhàng hiện ra.

Áo bào trắng hơn tuyết như muốn tỏa sáng, vòng vàng ròng trên mi tâm rạng rỡ sáng tỏ, bảo thạch mượt mà tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi dung nhan khuynh thế, càng làm nổi bật sắc đẹp vô song, chính là "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo!

Cách nàng không xa mở ra một kẽ nứt, khí tức ảm đạm, âm trầm, kiềm chế, lạnh lùng truyền ra đầu tiên, một bộ áo bào xám rách nát đi ra từ trong khói mù như sương, dường như đã vượt qua ngàn vạn năm, mang theo vô tận gian nan vất vả, gánh nặng vạn quân ở trên đầu vai, mũ trùm buông xuống che đậy khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt âm u lạnh lẽo trong sáng như yêu quỷ ở trong bóng đêm.

Bên hông người áo bào xám treo một tay cái tiểu tháp huyết sắc kích cỡ như nắm tay, lộ rõ ràng thân phận của hắn ta là tổ sư Luân Hỏi tháp!

Giữa hai người này, không có dấu hiệu nào hiện ra một bóng người nữa, hắn ta quần áo mộc mạc không có chút trang sức nào, khí chất cả người ủ đột như nghèo túng đã lâu, đã sớm mài mòn tất cả khí phách trong thất bại lần lượt, khuôn mặt khó mà miêu tả làm người nhìn sợ hãi, không cách nào nhìn thẳng, nhìn thoáng qua cảm giác như đã vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu.

Tròng mắt đen nhánh thâm trầm như vực sâu, lại là "Phục Cùng"

tổ sư Trọng Minh tông đích thân đến đây!

Tổ sư chín tông đều tới!

Không do dự chút nào: "Thế Vị" lập tức nói: "Không thể lấy phong ấn Đọa Tiên để luận đạo!"

Tiếng nói vừa dứt, trên trời cao, âm khí mênh mông ầm vang giáng xuống như đại dương mênh mông tùy ý, trào lên gào thét, trong chốc lát khí tức tử vong, tai hoạ rít lên cuồn cuộn kéo tới, gần như muốn bao phủ hoàn toàn phương thiên địa này trong nháy mắt.

Chương 2345: Từ không sinh có

Sương trắng đậm đặc như hồng thủy vỡ đê, bay thẳng xuống từ chín tầng trời.

Hai cái bảo tọa to lớn tự hiện ra trong sương mù, treo lủng lắng trên mây xanh, một hình dáng mơ hồ ngồi ngay thẳng trên đó.

Bóng dáng bên trái đường cong lả lướt, khí tức như vực sâu, tóc dài rủ xuống như mạn châu sa hoa nở rộ đến cực hạn trong bóng tối, yêu dị, quỷ quyệt, cường đại, tĩnh mịch, túc sát...

Bóng dáng phía bên phải hoàn toàn tạo thành từ bóng tối, hình dáng tướng mạo như người, khí tức vô cùng thâm trầm như tai hoạ của toàn bộ thế giới hội tụ đến.

Hắn ta yên tĩnh ngồi đó, trầm mặc không nói, khí tức tai hoạ, hủy diệt, vận rủi, tuyệt vọng, không rõ... Đã rào rạt tới như thủy triều!

Hai vị cấm kỵ U Tố mộ giáng lâm!

cấm kỵ vừa xuất hiện, kinh khủng rét lạnh uy nghiêm trong nháy mắt khóa chặt ở đây trừ tất cả tổ sư Vô Thủy sơn trang.

Tiếng "Vong" rộng lớn, to lớn: "Bất kỳ kẻ nào cũng không được làm phiền tiên lộ!"

Tiếng nói này lập tức truyền khắp cả phương thiên địa.

Trong chốc lát, đệ tử, chấp sự, thậm chí một vài trưởng lão tu vi không cao của Vô Thủy sơn trang lần lượt sắc mặt suy bại u ám như là lá cây ngày mùa thu, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, thoáng qua khô héo như muốn hóa thành tro bụi, lập tức chôn vùi.

Thấy rất nhiều tu sĩ Vô Thủy sơn trang sắp tử vong như vậy, trên người các đệ tử, chấp sự, trưởng lão đột nhiên dâng lên một luồng khí tức mờ mịt cao xa, toàn bộ tu sĩ Vô Thủy sơn trang khôi phục như thường.

Một giọng nói bình thản, lạnh lùng truyền đến từ chỗ sâu trong Vô Thủy sơn trang: "Biệt uyển hạ giới không chào đón tiên hạ đẳng"

"Các ngươi nhanh chóng lui ra, còn có thể giữ lại một tia ý thức trong huyễn cảnh!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ vòm trời này đột nhiên tối xuống.

Một bàn tay vô cùng to lớn như lục địa đột ngột xuất hiện, nó sinh động như thật, có thể thấy rõ vân tay. Mỗi một đường vân tay, mỗi một hoa văn đều tràn ngập lít nha lít nhít phù văn huyền ảo, lúc giăng khắp nơi có uy áp và khí tức khủng bố không thể hình dung trào lên càn quét, vồ tới tất cả tám tổ tông sư và hai vị cấm kỵ U Tố mộ ở đây.

Chưởng ấn to lớn rơi xuống, phát động mây trôi gió mạnh, chỉ một thoáng trời cao gió nổi mây phun, muôn hình vạn trạng, một luồng cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt phun vào trong lòng tất cả sinh linh nơi đây.

Trong nơi tối tăm như trời sập chìm xuống, đại nạn trước nay chưa từng có rơi xuống đầu.

Mưa tuyết gào thét bay lả tả, cơn gió lạnh thấu xương gào thét, bóng tối dày đặc như triều dâng bành trướng, thôn phệ tất cả.

Trong bảo tọa treo lơ lửng: "Họa" vẫn bình tĩnh, rộng lớn: "Thùy Vũ không phải đối thủ trên tiên lộ của Bùi Lăng,"

"Ngươi đi ngăn cản hắn"

"Ta đến ngăn cản toàn bộ sinh linh khác."

"Tiên lộ đã đến thời khắc cuối cùng, không cho bất kỳ ai quấy nhiễu!"

Trên bảo tọa bên kia: "Vong" khẽ gật đầu, phía dưới lập tức tuôn ra sương trắng như triều như lũ, từng đôi tròng mắt màu đỏ mở ra từ trong đó, người chết mang theo âm khí bành trướng khó mà tính toán, âm vang hiện ra.

Những người chết này nam nữ lão ấu đều có, chủng loại không đồng nhất, hình thù kỳ quái, thứ duy nhất tương tự là trong đôi mắt đỏ có sự căm hận và sát ý như vô cùng vô tận với người sống, như muốn ngưng tụ thành thực chất.

Bọn chúng treo ngược trên bầu trời như hai vị cấm kỵ, lấm ta lấm tấm đôi đỏ mắt nhìn về phía vòm trời, không do dự chút nào gào thét nghênh tiếp.

Vù, vù, vù...

Âm khí tản khắp toàn bộ thiên địa, ý lạnh bùng lên, tuyết lớn màu xám đen bay lả tả che đậy tầm mắt, trong khoảnh khắc hắt vẫy tuỳ tiện.

Oanh! !!

Đại quân người chết cùng cự chưởng hung hăng đụng vào nhau, trong tiếng vang kinh thiên động địa, dường như toàn bộ thế giới đều chấn động một cái.

Lực trùng kích to lớn khuấy đảo mây gió âm khí, làm cả hư không hiện ra vết rách như mạng nhện, gió bão xuất hiện từ trong hư không màu đen, tất cả mọi thứ trong tầm mắt bị phá thành mảnh nhỏ như ngày tận thế tới.

Trong chớp mắt, cự chưởng tiêu tán không thấy, đại quân người chết đỏ mắt nhanh chóng dập tắt, nhạt đi không thấy như bị chôn vùi.

Ngay sau đó, sâu trong Vô Thủy sơn trang một đạo cầu vồng ầm vang mà lên như cầu nối, vượt ngang trời cao, rào rạt mà tới.

Mấy trăm thải phượng bay múa mà lên, đều lông vũ sáng rõ, linh quan xinh đẹp, có đôi có cặp, quay chung quanh cầu vồng nhẹ nhàng bồi hồi, lúc vỗ cánh xua tan rất nhiều âm khí quỷ ý.

Sau chim phượng lại có hào quang thụy khí bốc hơi như mây như tần, lúc mờ mịt ngàn vạn linh cầm bay múa xoay quanh, tiếng hót thanh thúy uyển chuyển như tiếng trời.

Theo tiếng chim líu lo, trong hư không đột nhiên nở rộ vô số hoa cỏ, năm màu rực rỡ, linh cơ dạt dào, chợt mổ chợt tàn vẩy xuống đây trời, phất phơ đầy đầu đầy áo chúng sinh.

Vạn chim mở đường, chúng hoa đón lấy, chín đầu cự long toàn thân vàng ròng, hung uy hiển hách bị buộc hàm thiếc và dây cương, dẫn dắt một khung xe kéo thuần trắng, đáp xuống cầu vồng.

Xe kéo như dùng nguyên một khối bạch ngọc không tì vết điêu khắc thành, bốn phía rủ xuống rèm châu ngũ sắc, trong khe hở mơ hồ thấy một bóng người ngồi nghiêm chỉnh.

Chương 2346: Từ không sinh có (2)

Hắn ta quan cao đai lưng rộng, thẳng tắp ung dung, toàn thân có luồng khí trong trẻo quanh quẩn, bồng bềnh muốn bay như tiên nhân trên chín tầng trời, vô tình đến nhân gian. Tùy thời tùy chỗ đều thuận gió mà lên, như trở về tiên cung quỳnh đô.

Chính là "Thùy Vũ" tổ sư Vô Thủy sơn trang.

Ánh mắt "Thùy Vũ" xuyên qua rèm châu, nhàn nhạt liếc nhìn "Vong}, lại chuyển sang tổ sư tám môn phái lớn, tiếng nói bình thản: "Đã không đi, vậy lần cơ hội hạ giới lịch luyện này của các ngươi coi như thôi đi!"

Nói xong, hắn ta lại không nói nhảm điều gì nữa, rèm châu lay động, ống tay áo phật ra, toàn bộ phương thiên địa này lập tức sáng lên vô số sợi tơ vàng ròng, xen lẫn tinh mịn như là la trướng, phong tỏa mọi nơi trong tầm mắt.

Ngay lúc này: "Vong" vươn người vỗ áo, tử khí lập tức cuồn cuộn bành trướng như sóng to gió lớn, ăn mòn phương thế giới này.

Trong tử khí màu xám đen có oán lửa cuồn cuộn từ từ bay lên, màu sắc của nó u ám, lạnh băng nặng nề như ngưng tụ tất cả toàn bộ oán giận si hận của chúng sinh hữu tình trong Bàn Nhai giới, vừa xuất hiện đã khiến trong lòng rất nhiều sinh linh ở đây khẽ dao động, vô thức muốn nhớ lại đủ loại oán giận hận ác trong đời, không kiềm chế được.

Oán lửa cuồn cuộn, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái miệng lớn màu xám, một ngụm nuốt "Thùy Vũ" tổ sư vào.

Trong xe kéo thuần trắng: "Thùy Vũ" đột nhiên thản nhiên nói:

"Phải có nước."

ầm ầm...

Giữa thiên địa, trong nháy mắt vang lên tiếng sóng triều như sấm sét.

Lũ lụt đột nhiên hiện ra trong hư không, như hải dương khổng lồ bị na di tới, sóng dài cuồn cuộn, nước chảy thành dòng, ở giữa vạn khoảnh sóng cả liên miên vô tận, nhựa cây xoay chuyển, cuồn cuộn thành hang, liên miên vô tuyệt, cuối cùng lại thành đại dương.

Giữa mép nước, vạn trượng kình sóng cùng cái miệng lớn màu xám ầm vang chạm vào nhau, sóng biếc đánh xuống, trong chớp mắt giội tắt oán lửa.

Rèm châu khẽ động, về mặt "Thùy Vũ" hờ hững không có chút rung động nào, nhàn nhạt tiếp tục: "Phải có gió"

Tiếng nói vừa ra, cơn gió gào thét đến từ bốn phương tám hướng!

Nó lơ lửng tuôn trào, lửa giận tung bay, trong khoảnh khắc đập đá đốn cây, lướt qua rừng cây, chấn động vòm trời như muốn xé nát tất cả!

"Phải có lôi:

Trời cao mây tiêu tuyết tán, phía dưới bầu trời xanh ngọc sáng sủa chợt xuất hiện lôi đình, vô số tử điện nổ vang giữa trời, lôi âm cuồn cuộn như thiên quân vạn mã gào thét giữa hư không, mang theo thiên uy huy hoàng nghiền ép vạn vật thành bột mịn!

"Phải có lửa."

Ánh lửa chợt bùng lên, nó sáng như sao, nhẹ nhàng điểm một cái.

Trong nháy mắt rộng lớn cuồn cuộn, hừng hực như muốn thiêu sạch thiên địa chúng sinh, như mặt trời giữa trời, nắng gắt nóng nực, không thể đến gần, không thể sờ, không thể nhìn!

"Phải có núi."

Dãy núi uốn lượn giữa trời cao, tiễu cao tranh vanh, địa thế nguy hiểm âm u, giữa núi non trùng điệp có vạn ngọn núi xinh đẹp, thạch đá kỳ quái lỗm chởm, xuyên cốc so le, tạo hóa thần kỳ. Dãy núi lồng lộng nặng nề tự nhiên, chỉ có áp lực cuồn cuộn tràn trề giáng xuống!

"Phải có thú."

Phi cầm tẩu thú khó mà tính toán lao nhanh, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ thiên địa.

Chỉ thấy linh cầm liệng tập trên trời, đàn thú lao vụt trên mặt đất, tiếng động thanh lệ gào thét từng cơn, sinh cơ tràn đầy dã tính rực rỡ mà lên, răng nanh, lợi trảo, mỏ nhọn... Đều đang lộ ra không bỏ sót trong lúc chạy như bay.

Tất cả mọi thứ đều rơi về phía cấm kỵ và tổ sư ở đây!

"Vong" bỗng cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, nơi đây không phải U Tố mộ, không có vong giả chi địa tăng phúc, nó không thắng nổi "Thùy Vũ" này!

Nhưng muốn ngăn chặn đối phương cũng không phải rất khó khăn!

Nghĩ tới đây: "Vong" đang muốn ra tay phòng ngự, lại nghe "Thùy Vũ" lạnh nhạt nói: "Phải có thiên binh thiên tướng."

Trên cả bầu trời, chỉ một thoáng hiện lên vô số tướng sĩ đều giáp trụ tươi sáng, quân dung nghiêm túc, khí tức mỗi một tên thiên binh thiên tướng đều cực kỳ khủng bố, bước chân của bọn họ đều nhịp, lúc cất bước tất cả khí thế hội tụ ngưng kết như là trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, đang ấp ủ một kích lôi đình bao phủ phương thiên địa này.

Thiên binh bày trận, khí thôn vạn dặm, công kích cấm kỵ và tổ sư ở đây.

"Giết!"

Thiên tướng cầm đầu ra lệnh một tiếng, ngàn vạn thiên binh không dừng lại chút nào, tiếng vô số giáp trụ va chạm nhau vang lên, lấm ta lấm tấm lưỡi đao lạnh như mũi tên cùng nhau ép xuống, chỉ thẳng vào kẻ địch phía trước.

Kỳ thế hùng hồn, vô cùng rộng lớn như không thể đỡ!

Vẻ mặt "Vong" thay đổi, lúc này không chút do dự, hai tay đè lại tay vịn bảo tọa, hai con ngươi ẩn vào trong bóng tối lập tức sáng rõ như trăng máu mới lên, màu máu đỏ hồng tản ra, tử khí nổ tung quanh người hắn ta, sương xám gào thét trào lên, ăn mòn lục hợp, khí tức khủng bố điên cuồng tiêu tán đã bắt đầu dốc hết toàn lực...

Ngay lúc "Vong" và "Thùy Vũ" giao thủ, Cửu Nghi sơn "Thế Vị"

lập tức trầm giọng nói: "Trước tiên che giấu xiềng xích phong ấn Đọa Tiên, tránh để chịu tác động từ đại chiến, tự nhiên xảy ra chuyện!"

Tổ sư bốn tông Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông, Yến Tê thành đều gật đầu: "Tốt!"

Chương 2347: Phong ấn Đọa Tiên, liên quan trọng đại!

Thế là, tổ sư năm tông chính đạo lập tức biến ảo phương vị, tay áo đón gió phồng lên, pháp lực lưu chuyển quanh người cùng đánh ra từng đạo pháp quyết huyền ảo.

Nhưng ngay sau đó, năm người "Thế Vị" đột nhiên ho khan một trận, lại là năm người đồng thời sơ sẩy, bị sặc lúc nuốt nước miếng như là phàm nhân, không bị khống chế ho khan kịch liệt, từ đó khiến pháp lực vận chuyển mất cân bằng, linh cơ quanh người đại loạn, khí huyết ngược dòng, công pháp phản phệ...

Vận rủi liên tiếp như bất hạnh của toàn bộ thế giới đều hội tụ đến đây, từng vòng đan xen theo nhau mà tới, năm người không những không thể thành công thi triển thuật pháp, lại suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết!

Đây là tai hoạ!

Một vị cấm kỵ U Tố mộ khác ra tay!

Năm người "Thế Vị" lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía "Họa".

Trên bảo tọa lơ lửng: "Họa" ẩn nấp cả người vào trong bóng tối, khí tức tai hoạ tản ra cuồn cuộn, nó từ tốn nói: "Ta chỉ cần tiên lộ thuận lợi, sẽ không quản mọi việc còn lại."

"Chư vị khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ dừng tay!"

Năm người "Thế Vị" đang muốn nói chuyện, đã thấy một bóng dáng vượt qua đám người, hắn ta quần áo mộc mạc đơn sơ, khuôn mặt làm người ta sợ hãi như đọa uyên ngục, chính là "Phục Cùng" tổ sư Trọng Minh tông.

Nhìn qua "Họa" ở trên đó, tiếng nói rào rào nói: "Phong ấn Đọa Tiên liên quan trọng đại, liên quan tới an nguy của toàn bộ Bàn Nhai giới, liên quan tới toàn bộ sinh linh phương thiên địa này!"

"Tuyệt đối không cho phép đụng vào phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc vì bất kỳ lý do gì, đây là quyết định do chín tông cùng đặt ra."

"Phàm có người đụng vào, là kẻ thù chung của chín tông!"

"Chúng ta là người trong chín tông, sao có thể để dị tộc các ngươi làm càn!"

"Hôm nay bất kỳ sinh linh nào đừng mong chạm vào phong ấn này!"

Nghe "Phục Cùng" đại nghĩa lẫm nhiên nói lời này, ngay lúc năm tổ tông sư tưởng hắn ta muốn ra tay, đã thấy hắn ta quay đầu nhìn về phía năm người "Thế Vị", nghiêm mặt nói: "Chỉ cần vạn khoáng mạch linh thạch cực phẩm, mười vạn lô đỉnh xử nữ thượng giai, ba mươi vạn phần thiên tài địa bảo đỉnh cấp, thi hài ba mươi tên tu sĩ Hợp Đạo tu luyện đạo thống chín tông cùng ba phần đạo uẩn tông môn, ta lập tức ra tay, giúp đỡ chư vị ngăn lại một chiêu của Họa."

"Về phần chiêu thứ hai, chiêu thứ ba... Giá cả cũng giống như nhau."

Tổ sư năm tông chính đạo đều nhướn mày nhưng bọn họ nhanh chóng khôi phục như thường, ma môn tham lam, lợi lớn vong nghĩa, sớm đã trở thành tập tục sâu tận xương tủy, căn bản không đủ đáng tin!

Trên thực tế, nếu là lúc bình thường, Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp chắc chắn sẽ ra tay.

Dù sao, ngăn cản Đọa Tiên khôi phục có thể tăng tốc tiên lộ lần tiếp theo!

Nhưng bây giờ, Thánh Tử Trọng Minh tông đang đi tiên lộ, hơn nữa còn đi tới thời khắc sống còn của tiên lộ!

Tứ đại ma môn không đi giúp hai vị cấm kỵ U Tố mộ đã rất không tệ!

Nghĩ tới đây: "Thế Vị" nhìn về phía Thiên Sinh giáo "Chúc Y", trầm giọng nói: "Thiên Sinh giáo dự định lựa chọn như thế nào?"

"Chúc Y" tổ sư áo bào trắng như tuyết, vòng vàng rạng rỡ, lúc sóng mắt lưu chuyển phong tình vô hạn, nghe vậy, nàng mấp máy môi đỏ, không chút do dự nói: "Chín tông đã định, tuyệt đối không thể động vào phong ấn Đọa Tiên."

"Trên dưới Thánh giáo đều sinh ra tôn quý, chính là chủ nhân Bàn Nhai giới trời sinh, giữ gìn sự an toàn của Bàn Nhai giới là việc thuộc bổn phận."

"Hôm nay đừng nói là hai vị cấm kỵ U Tố mộ đến đây, dù là bốn khu vực nguy hiểm đều tới, cũng không thể sửa đổi ước định của chúng ta!"

Nói đến đây, nàng xoay chuyển một cái, lại lạnh nhạt nói: "Thế nhưng, mặc dù Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đang dùng phong ấn Đọa Tiên luận đạo với mấy vị Vô Thủy sơn trang, nhưng dù sao phong ấn này còn chưa chịu bất kỳ sự phá hoại gì."

"Cho nên, ta không thể giết hại người vô tội, hiện tại còn không thể ra tay."

Bùi Lăng đi tiên lộ tới tình trạng như thế, chỉ thiếu chút nữa có thể thành công. Vào lúc này, đương nhiên nàng không thể ngăn cản!

Thậm chí, còn cảm thấy hai vị cấm kỵ U Tố mộ tới rất đúng lúc!

Sau đó, nếu Bùi Lăng thành công, vậy dĩ nhiên tốt nhất.

Nếu thất bại... Nàng vẫn muốn cứu kẻ này, mang về Thánh giáo dạy dỗ thành lô đỉnh...

Nghe xong "Chúc Y" giết người thành tính, trong tay dính vô số máu tươi lại tuyên bố mình không muốn giết hại người vô tội, năm người "Thế Vị" tạm coi nàng đang đánh rắm.

Nhưng trong loại tình huống này, bọn họ cũng không cần sự giúp đỡ của "Chúc Y", chỉ cần đối phương khoanh tay đứng nhìn là được!

Tổ sư năm tông lại nhìn về phía tổ sư Luân Hồi tháp, trầm giọng hỏi: "Luân Hồi tháp muốn như nào?"

Ánh mắt phía dưới áo bào xám âm trầm, tổ sư Luân Hồi tháp lạnh lùng nói: "Trận chiến này, hiện tại ta không tham dự:

Đối với Thánh tháp mà nói, mặc dù tiên lộ quan trọng nhưng an nguy của phương thế giới này cũng quan trọng giống vậy!

Đợi chút nữa bên nào chiếm ưu thế, hắn ta sẽ giúp bên đó, có thể diệt trừ thêm một mầm họa của phương thế giới này, sẽ diệt trừ thêm một mầm họa!

Sau khi xác nhận Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp đều không ra tay: "Thế Vị" khẽ gật đầu, sau đó nói: "Chư vị đồng đạo, mời lui ra sau."

Chương 2348: Trong bóng tối

Tổ sư bốn tông Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Âm Kiếm tông và Yến Tê thành không do dự chút nào, lập tức thi triển độn pháp, nhao nhao đi xa.

Một mình "Thế Vị" đạp không mà đứng, áo bào xanh phồng lên, khí tức vốn bình thản yên tĩnh như hòa làm một thể với thiên địa, trong lúc đó trở nên vô cùng cường thịnh, kinh khủng.

Khí thế cường đại mênh mông phóng lên tận trời!

Trên bầu trời như lưu ly lập tức hội tụ kiếp vân đen nhánh như mực.

Dường như có người khổng lồ nguy nga mà chúng sinh khó có thể tưởng tượng, cầm cây bút khổng lồ trong tay, lấy bầu trời là giấy, trắng trợn vẩy mực, trong chớp mắt toàn bộ địa giới Vô Thủy sơn trang đều đã bị kiếp vân bao trùm, sương đen tối tăm, mơ hồ bát ngát.

Ý niệm hoảng sợ của vô số sinh linh bốc hơi lên!

Kiếp vân trùng điệp như đại dương mênh mông tuỳ tiện, còn đang gào thét đến địa giới những tông môn khác.

Đêm tối đột nhiên giáng lâm!

Trong tầng mây, lít nha lít nhít điện xà tím xanh không ngừng sinh ra, chợt nhanh chóng đi khắp trong mây, thôn phệ lẫn nhau để lớn mạnh.

Thiên uy vô cùng kinh khủng ầm vang giáng xuống như ngọn núi vô hình to lớn, treo cao phía trên toàn bộ vòm trời như có thể ép chúng sinh thành tro bụi bất cứ lúc nào!

"Thế Vị" ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân, màu sắc tím xanh chiếu rọi lẫn nhau, soi sáng ra đôi mắt bình thản trong veo của lão giả, đây là kiếp thứ bốn mươi chín của hắn ta.

Cũng là một trận đạo kiếp cuối cùng trong Độ Kiếp kỳ của hắn ta!

Tu sĩ Độ Kiếp kỳ, ngoại trừ trận đạo kiếp đầu tiên đều sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn để kéo dài thời gian đạo kiếp giáng lâm, hắn ta cũng không ngoại lệ.

Nhưng bây giờ...

Vì đối phó cấm kỵ, vì vững chắc phong ấn Đọa Tiên, cũng vì khả năng trong hành trình đến Phù Sinh cảnh tiếp theo... Hắn ta giải trừ thủ đoạn trì hoãn đạo kiếp!

Vô Thủy sơn trang.

Trên bảo tọa to lớn như núi cao, khu vực trong đó đều bị bóng tối dày đặc bao trùm.

[Minh Thiên Chi Vụ] ngăn chặn ánh mắt thần niệm không để ngoại giới biết được bất kỳ tình hình gì ở bên trong.

Trong bóng tối, Bùi Lăng bị đè ở trên bảo tọa, tóc mực rối tung, áo bào quanh người rách rưới, cơ bắp lộ ra ngoài, đã không có nhiều thứ để che đậy thân thể.

Tóc tuyết rủ xuống lồng ngực như một vòng ánh trăng chiếu xéo xuống từ trong màn đêm, chập chờn theo động tác mãnh liệt của "Hồn Nghi" tổ sư.

Lúc này "Hồn Nghi" tổ sư đã bắt đầu xé rách áo bào nền đen hoa văn vàng trên người mình, áo ngoài lỏng lẻo, lộ ra da thịt trắng như tuyết ở trong quần áo, váy chưa cởi, nàng đã không kịp chờ đợi ôm chặt Bùi Lăng, hung hăng cắn bờ môi Bùi Lăng.

Vì để phòng tiên lộ thất bại, hiện tại Bùi Lăng không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể phối hợp hơi há mồm...

Ngay sau đó, trên môi đau xót, cả người hắn cũng bị một luồng lực lượng cường đại ép ở trên bảo tọa.

Trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, hiện tại tình cảnh của hắn rất không ổn, tiếp xuống, nên tu luyện [Lục Dục bí điển] ? Hay tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] ?

Đang lúc hắn nghĩ như vậy, thần niệm đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức vô cùng kinh khủng xuất hiện phía trên Vô Thủy Sơn trang.

Hắn rất quen thuộc với mấy đạo khí tức cường đại trong đó!

Chính là "Phục Cùng" tổ sư Trọng Minh tông: "Thế Vị" tổ sư Cửu Nghi sơn, còn có "Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo!

Tổ sư tám môn phái lớn kia đều tới?

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, ý chí Đọa Tiên vừa dùng thân phận của hắn công kích xiềng xích phong ấn Đọa Tiên!

Nếu để tổ sư tám môn phái lớn biết việc này...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lại phát hiện hai đạo khí tức cường đại âm u lạnh lẽo như đã từng quen biết xuất hiện, là hai vị cấm kỵ U Tố mội!

"Dù là kẻ nào, đều không được làm phiền tiên lộ!"

Tiếng nói rộng lớn lập tức truyền khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Nghe được cấm kỵ mở miệng, Bùi Lăng thầm thở phào, tình thế bây giờ rất rõ ràng, chỉ cần tiên lộ của hắn có thể thành công, chắc chắn hai vị cấm kỵ kia sẽ bảo vệ hắn chu toàn!

Tạm thời không cần lo lắng chuyện ngoại giới, có thể tiếp tục cân nhắc tu luyện môn công pháp nào...

Nhưng vào lúc này, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một đạo thần niệm cực kỳ khủng bố trực tiếp xuyên qua [Minh Thiên Chi Vụ] của hắn, khẽ quét qua trên người hắn và "Hồn Nghi" tổ sư!

Ngay sau đó, chỗ sâu trong Vô Thủy sơn trang vang lên một giọng nói bình thản, lạnh lùng: "Biệt uyển hạ giới không chào đón tiên hạ đẳng"

"Các ngươi nhanh chóng lui ra, còn có thể giữ lại một tia ý thức trong huyễn cảnh!"

Trong lòng Bùi Lãng lập tức giật mình, [Minh Thiên Chỉ Vụ] Vĩnh Dạ hoang mạc có thể ngăn cách thăm dò, ngăn cách cảm giác, nhưng đạo thân vừa rồi lại không nhìn [Minh Thiên Chi Vụ] của hắn!

Là tổ sư Đại Thừa kỳ Vô Thủy sơn trang!

Cũng may, trong mắt Vô Thủy sơn trang, hắn cũng giống đám Tiên Đế thượng giới lâm trần như bọn họ, lại không cần lo lắng đối phương sẽ ra tay với hắn, nhưng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức triển khai [Di Thiên Huyết Ngục] trong [Minh Thiên Chi Vụ].

Chương 2349: Trong bóng tối (2)

Khí tức ngai ngái tản khắp, huyết sắc tăng vọt như trướng màn, bao phủ hai người và cả bảo tọa vào trong đó.

Hai tầng ngăn cách ánh mắt, ngăn cách thần niệm, sau đó hắn lại không yên lòng bày ra trùng điệp đại trận và cấm chế ngăn cách ánh mắt trong ngoài, thần niệm, dò xét, cảm giác ở xung quanh...

Mặc dù hiện tại hắn là Thánh Tử ma môn, nhưng giữa ban ngày ban mặt, việc thôi diễn ảo cảnh trước mặt mọi người và tổ sư vẫn nên thu liễm một chút thì tốt hơn.

Dù sao, hắn chưa từng làm những chuyện tương tự...

Lần chân truyền tám tông đứng bên ngoài bình phong xem là do hệ thống điều khiển, không tính...

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ nhiều: "Hồn Nghi" tổ sư đã cởi một kiện quần áo cuối cùng của mình, nàng áp sát vào thân thể Bùi Lăng, trong nháy mắt hoàn toàn đè hắn ở trên bảo tọa.

Cùng lúc đó, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến.

Trong hư không có tiếng gió mạnh kêu khóc, không gian đánh rách tả tơi... Chợt lại có vô số khí tức khủng bố tiêu tán xen lẫn.

Tổ sư chín tông, hai vị cấm kỵ... Bắt đầu ra tay!

Nhưng tiếng động kịch liệt liên tiếp vang lên: "Hồn Nghi" tổ sư lại căn bản không quan tâm.

Giống như xuân thủy tan băng, giống như hoa rơi phù thúy, lại như tuyết bay vào rừng.

Lấy thị giác của Bùi Lăng nhìn lại, khuôn mặt vị tổ sư này xinh xắn, mi dài mắt phượng, lúc nhìn quanh diễm sắc khuynh thành, trên hàng lông mày cao xa đều là vẻ mạnh mẽ chưa từng bị hồng trần nhiễm bẩn, trông như thiếu nữ mười sáu, dáng vẻ yểu điệu dẻo dai, eo nhỏ nhắn như liễu như chổi non mới sinh trong ngày xuân, mềm dẻo, nhẹ mềm, uyển chuyển vô song.

Tóc dài màu bạc rủ xuống như thác nước, như ánh trăng trên trời cao chiếu xuống, lúc gió nổi lên khiến cành liễu chuyển động theo, ánh trăng lắc lư nhộn nhạo, núi tuyết chập trùng, trong sáng đây rẫy, hương thơm đầy ngực.

Ngay lúc này...

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Bên ngoài [Minh Thiên Chỉ Vụ] liên tiếp vang lên tiếng đấu pháp, gió nổi mây phun, lôi đình chợt giáng xuống, trong khoảnh khắc vạn thú chạy vội, chúng chim liệng tập.

Tiếng vang liên tục, ồn ào như nước thủy triều.

Trong chốc lát, tổ sư chín tông và hai vị cấm kỵ đã xảy ra hỗn chiến, hư không đã không chịu nổi tiếp nhận, nứt ra từng khúc, cơn gió mạnh chợt sinh chợt diệt, trời cao luân chuyển ngày đêm trong chớp mắt, muôn hình vạn trạng.

Trong bóng tối, ánh trăng xuất hiện, thuần trắng biến ảo vô thường như vốc nước mà lên, nước động sinh gió, cành liễu đong đưa, sóng ánh sáng dao động, lăn tăn vô hạn, hình như có hơi nóng bốc lên, đêm đẹp khổ ngắn.

Bên ngoài bóng tối cuồn cuộn như thực chất, thuật pháp ngang trời, đủ loại pháp tắc đan xen như lưới, hư không võ thành mảnh nhỏ, phương thiên địa này không ngừng rung động, cơn gió mạnh trào ra cuồn cuộn.

Bảo tọa đơn sơ như ngọn núi yên tĩnh lơ lửng, xiềng xích thô to xuyên qua trời cao, mặc cho vô số thủ đoạn không ngừng chạm vào nhau ở trong hư không, lực trùng kích chen chúc tới từng tầng, từ đầu đến cuối vẫn lù lù bất động.

Trên bầu trời, đại chiến say sưa.

Lúc dãy núi chập trùng, gánh chịu vạn thú bôn đằng, cơn gió cuồn cuộn, lũ lụt gào thét, lôi đình chợt hạ xuống như rừng, chiếu rọi toàn bộ thiên địa trắng bệch.

Trên bảo tọa treo lủng lắng, bóng dáng u ám như ngưng tụ vô tận khó khăn, khí tức khô héo mãnh liệt tản khắp, lúc cấm kỵ đến từ vong giả chi địa ngồi ngay ngắn, tay áo phồng lên, sương trắng cuồn cuộn, sương xám gào thét như hồng thủy vỡ đê, ăn mòn toàn bộ phương thế giới này.

Vô số đôi mắt đỏ hồng mang theo sự oán giận vô tận, âm u lạnh lẽo mở ra, lít nha lít nhít, ác ý ngưng đọng như thực chất, nhìn về phía xe kéo trên cầu vồng.

Tất cả công kích đều cố ý tránh đi Vô Thủy sơn trang.

Trên đài áng mây, Mạc Lễ Lan ngồi nghiêm chỉnh, chếch đối diện nàng: "Túc Cấp": "Di Tức" còn có Duy Vi Tử đều ngồi ngay ngắn bất động.

Vẻ mặt bốn người tự nhiên, không hề bị lay động bởi trận đại chiến ngay cách đó không xa.

Đặc biệt là ba vị Trang Chủ, hai người thân thể trần truồng, một người ôm chó dại, bị tổ sư tám tông và hai vị cấm kỵ nhìn chằm chằm, toàn bộ vẫn ung dung lạnh nhạt, dường như tất cả đều bình thường như ăn cơm uống nước.

Lúc này, Mạc Lễ Lan khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị cấm kỵ U Tố mộ.

Trước đó Bùi Lăng nhìn thẳng vào cấm kỵ chịu chút thua thiệt nhỏ, vì vậy sau khi được dạy dỗ, hắn đã không còn tùy tiện nhìn về phía loại tồn tại này.

Nhưng hiện tại Mạc Lễ Lan lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Xác nhận hai con quỷ vật này đều có liên hệ nhân quả với Bùi tiên hữu, nàng không nhịn được hơi nghi ngờ.

Không được làm phiền tiên lộ?

Bùi tiên hữu vốn là tiên nhân, đâu còn cần đi tiên lộ gì nữa?

Thế nhưng, đây thật sự rất giống tiên lộ!

Trên người Bùi tiên hữu đã có khí số bảy môn phái lớn, cái này giống hệt với lần hỏi nàng về đường vô địch vạn tộc!

Hiện tại, nếu nàng luận đạo thắng, Bùi tiên hữu chắc chắn sẽ cướp đoạt khí số Vô Thủy sơn trang.

Như thế khoảng cách thành tiên chỉ thiếu chút nữa...

Mạc Lễ Lan càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, phàm nhân cầu đạo thật sự chỉ có thể thông qua tiên lộ phi thăng!

Chương 2350: Tiên sơn mây mưa

Nhưng Bùi tiên hữu lại không phải những phàm phu tục tử kia, trước kia hắn từng nói với nàng, tiên thể của hắn bị phong ấn ở hai nơi U Tố mộ và Phù Sinh cảnh...

Lui một vạn bước để nói, nếu Bùi tiên hữu thật là phàm nhân...

Sao phàm nhân có thể khống chế nàng?

Nếu Bùi tiên hữu này thật sự là phàm nhân, sợi ý chí này của nàng đã sớm hoàn toàn đoạt xác của hắn!

Không!

Nhục thân phàm nhân, căn bản không gánh chịu được ý chí của nàng.

Kết quả duy nhất của đối phương là hóa thành điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nàng đã từng thức tỉnh mấy lần từ trong phong ấn, đã sớm thử tiến hành đoạt xác tu sĩ xâm nhập Vĩnh Dạ hoang mạc, hoặc là ký sinh ôn hòa hơn nhưng không có tu sĩ nào có thể tiếp nhận ý chí của nàng!

Thậm chí, những người kia có thể giúp nàng đột phá phong ấn, nhưng cũng không có bất kỳ một tu sĩ nào có thể thành công tu luyện tiên thuật làm trái thiên cương!

Chỉ có tiên nhân chân chính giống nàng, mới có thể tiếp nhận quả tặng của nàng!

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan dần tìm được đáp án...

Đây chắc chắn là việc mà Bùi tiên hữu sắp xếp!

Lần này nàng lấy thân phận Bùi tiên hữu đến Vô Thủy sơn trang luận đạo, vì để phòng tám môn phái lớn khác phát hiện điều khác thường, Bùi tiên hữu đã lấy lý do chuẩn bị tiên lộ cho nàng!

Hơn nữa, sự sắp xếp của Bùi tiên hữu cực kỳ chu đáo chặt chẽ.

Khí số bảy tông trên người hắn có thể xóa bỏ lo nghĩ của bất kỳ người nào!

Ngay cả tiên nhân hiểu rõ hắn như nàng, vừa rồi cũng nghi ngờ đối phương có phải đang đi tiên lộ thật hay không!

"Xem ra, hai con quỷ vật kia là thủ hạ của Bùi tiên hữu..."

Ngay lúc Mạc Lễ Lan suy nghĩ như vậy: "Túc Cấp" tổ sư nhìn [Minh Thiên Chi Vụ] vô cùng dày đặc bên cạnh, lập tức nói:

"Không thể động vào phong ấn Đọa Tiên."

"Hơn nữa, trận tiên cảnh thôi diễn này của Bùi tiên đế quá mưu lợi."

"Lúc luận đạo, bố trí nhiều trận pháp, cấm chế như thế, hiện tại chúng ta căn bản không biết Hồn Nghi tiên đế và hóa thân Bùi tiên đế xảy ra chuyện gì ở bên trong."

"Trận huyễn cảnh thôi diễn này, không thể giữ lời!"

Nghe vậy, Mạc Lễ Lan lập tức lấy lại tinh thần, nhàn nhạt hỏi:

"Chỉ cần biết bên trong xảy ra chuyện gì là có thể giữ lời?"

"Túc Cấp": "Di Tức" và Duy Vi Tử đều gật đầu: "Không sai."

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, lúc này tâm niệm vừa động, tiếng nói vô cùng rõ ràng lập tức không chút ngăn cản truyền ra từ bên trong [Minh Thiên Chỉ Vụ].

Nghe tiếng kêu đứt quãng của "Hồn Nghi" tổ sư, ba vị Trang Chủ đều khẽ gật đầu.

"Túc Cấp" tổ sư bình tĩnh nói: "Xem ra hóa thân Bùi tiên đế thật sự đang thôi diễn huyễn cảnh với Hồn Nghi tiên đế"

Chó sủa từng cơn: "Di Tức" tổ sư vỗ về chó đại, chậm rãi nói: "Lần thôi diễn này, không biết hai vị tiên hữu đoạt được bao nhiêu."

Duy Vi Tử nói: "Hai vị đều là Tiên Đế thượng giới lâm trần, lần này liên thủ nghiệm chứng đạo tâm, nhất định tiến rất xa."

Ngay sau đó, hắn ta xoay chuyển một cái, lại nói: "Thế nhưng, thôi diễn huyễn cảnh như thế, nhất định phải để càng nhiều người biết chân tướng liên quan đến giới này."

"Phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh bình thường!"

Nói xong: "Túc Cấp" tổ sư lập tức ra tay, tiếng động trong [Minh Thiên Chỉ Vụ] lập tức truyền khắp toàn bộ địa giới Vô Thủy sơn trang, sau đó lại nhanh chóng lan tràn đến khu vực quản lý của tám tông khác.

Trong chốc lát, gần như toàn bộ thiên hạ đều là tà âm khó mà miêu tả...

Nhìn qua tất cả, sắc mặt Mạc Lễ Lan không thay đổi chút nào, vừa rồi Bùi tiên hữu không ngăn cản, xem ra căn bản không thèm để ý.

Đã vậy, nàng cũng không cần nhiều chuyện.

Thế là, Mạc Lễ Lan lập tức nói: "Ta đã thôi diễn huyễn cảnh, nhưng các ngươi cũng không dám ra tay."

"Trận luận đạo này, ta đã thắng!"

Sau nửa canh giờ, trong [Minh Thiên Chi Vụ].

Bùi Lăng ngồi ở bảo tọa: "Hồn Nghi" tổ sư yếu đuối không xương tựa sát bên cạnh.

Lúc này vẻ mặt hắn thoả mãn, tiên sơn mây mưa của Vô Thủy sơn trang thật sự có tư vị huyền diệu, khó nói lên lời...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Không biết lúc Hồn Nghi tiên đế ở thượng giới có việc gì vui? Dưới trướng có tư lương thượng giới nào?"

Lúc trước hắn đã xác nhận với ý chí Đọa Tiên: "Long Nhung Giới Thiên" trong miệng Duy Vi Tử thật sự tồn tại!

Không có gì bất ngờ xảy ra, miêu tả Vô Thủy sơn trang với thượng giới hơi suy nghĩ viển vông, nhưng có vài thứ là thật.

Hiện tại tìm hiểu một chút tin tức thượng giới từ "Hồn Nghi" tổ sư, cũng vừa vặn có thể tăng trưởng một chút tầm mắt của mình.

Dù sao sau đó có thể tìm ý chí Đọa Tiên xác nhận, như thế càng có thể ngồi vững tên tuổi tiên nhân của mình, không để ý chí Đọa Tiên nghi ngờ...

"Hồn Nghi" tổ sư lập tức nói: "Tư lương thượng giới... Ta là Hồn Nghi tiên đế, chấp chưởng ngũ trọng giới thiên, dưới trướng có vô số Tiên Vương, Tiên Tôn, Kim Tiên..."

"Ngoài ra còn có..."

"Cùng...

"Trong đó đặc thù nhất là..."

Cùng lúc đó...

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Bên ngoài [Minh Thiên Chỉ Vụ], tiếng đánh nhau dày đặc như nước thủy triều, theo tiếng sấm nổ cuồn cuộn, thiên uy huy hoàng nhét đầy thiên địa.

Chương 2351: Hỗn chiến

Nghe tiếng động to lớn kinh thiên động địa này, lúc này Bùi Lăng vừa căng thẳng vừa hưởng thụ, vừa rồi hắn bày ra trùng điệp đại trận, đã hoàn toàn ngăn cách thần niệm thăm dò.

Mặc dù bên trong có thể nghe được tiếng động bên ngoài, nhưng bên ngoài tuyệt đối không nghe được tiếng động bên trong.

Bởi vậy, hắn thải bổ "Hồn Nghi" tổ sư... Tình cảnh hắn và "Hồn Nghĩ" tổ sư thôi diễn ảo cảnh rất bí ẩn, cũng như ở trong động phủ của hắn, không cần lo lắng quá mức.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ những tình huống thượng giới mà "Hồn Nghi" tổ sư nói đến, sau đó tiếp tục truyền âm: "Phong ấn Đọa Tiên liên quan trọng đại."

"Chỉ là một trận luận đạo, chỉ vì xác nhận đạo tâm của nhau."

"Thắng thua đều là thứ yếu, nếu bởi vậy tổn hại huyễn cảnh, chậm trễ việc tiên nhân chúng ta rèn luyện đạo tâm, lại là tổn thất cực lớn"

"Tiếp theo, không biết tiên hữu có định ra tay với phong ấn Đọa Tiên?"

Nói đến đây, hắn nhanh chóng bổ sung: "Đừng nói ra, truyền âm nói cho ta là được."

Trong tình huống này, luận đạo đã đến thời khắc cuối cùng, chỉ có bốn vị Trang Chủ Vô Thủy sơn trang đều thất bại, mới coi như hắn thắng!

Nếu "Hồn Nghi" tổ sư trả lời sẽ không ra tay với phong ấn Đọa Tiên, vậy trận luận đạo này là hắn thắng "Hồn Nghi" trang chủ, chỉ cần ý chí Đọa Tiên đối phó ba người khác.

Nhưng nếu "Hồn Nghi" tổ sư trả lời có...

Vậy hắn lập tức truyền âm cho ý chí Đọa Tiên, để nàng lại nghĩ một việc luận đạo, chiến thắng Trang Chủ Vô Thủy sơn trang.

Về phần vị "Hồn Nghi" tổ sư này... Thôi diễn huyễn cảnh cần thời gian rất lâu, trước khi ý chí Đọa Tiên tiến hành luận đạo mới, "Hồn Nghi" tổ sư không ra được.

Nghe vậy: "Hồn Nghi" tổ sư nhẹ cau mày ngài, ra tay với phong ấn Đọa Tiên?

Một khi phong ấn Đọa Tiên bị phá hoại, thả tiểu tiên huyễn cảnh kia ra, hủy hoại huyễn cảnh, đến lúc đó nàng không thể tiếp tục thôi diễn huyễn cảnh!

Nghĩ tới đây: "Hồn Nghi" tổ sư không chút do dự, lập tức truyền âm nói: "Sẽ không!"

Trong lòng Bùi Lăng chắc chắn, cực kỳ tốt!

Hiện tại chỉ còn ba vị Trang Chủ khác!

Hắn lập tức triển khai thần niệm, thò ra khỏi [Minh Thiên Chi Vụ], lực chú ý lập tức nhìn về phía ý chí Đọa Tiên...

Kiếp vân ép xuống như mênh mông cuồn cuộn vô tận.

Màu sắc tím xanh nứt nẻ trong mây, vảy lưng như vạn trượng kình sóng, rét lạnh lộ rõ thiên uy huy hoàng.

Trong lờ mờ, cơn gió mạnh nổi lên xung quanh, lưỡi đao treo đỉnh cảm giác sôi trào mãnh liệt như vô số kim nhọn nhỏ bé cùng nhau đâm vào trên dưới cả người, lại còn đang nổi lên một đòn kinh thế.

"Thế Vị" tổ sư một mình đạp không mà đứng, thanh sam như cờ phần phật bay múa, trong đôi mắt trong vắt của hắn ta không có bất kỳ dao động gì.

Độn quang nhao nhao, toàn bộ sinh linh khác lập tức rời xa phạm vi đạo kiếp.

Điện xà điên cuồng múa như rồng, lúc trào lên không ngừng lớn mạnh, chẳng mấy chốc trong mây xuất hiện một đạo lôi long to lớn kéo dài vạn dặm, nó râu sừng đều đủ, lân phiến tỉnh mịn, sinh động như thật, lúc há miệng, bóng đèn nhỏ chói mắt như muốn đâm rách đêm dài.

Rống! !!

Lôi long ngửa đầu nhìn trời, phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, sau đó không chút do dự đập xuống "Thế Vị" tổ sư.

Phong lôi đi theo, thân rồng mạnh mẽ bay múa giữa tiếng nổ tung to lớn vang vọng trời cao, lôi âm ngang trời, hoành hành ngang ngược giữa thiên địa.

Soạt... rầm rầm...

Tiếng động hùng vĩ như dòng nước đột nhiên vang lên, cho dù lôi đình vạn quân cũng không thể hoàn toàn che giấu, xiềng xích kéo dài ra từ bảo tọa Vô Thủy sơn trang không ngừng chấn động trong số lượng sét đánh khó mà tính toán.

Phía trên xiềng xích, ánh sáng tím xanh nhanh chóng lấp lóe, ngàn vạn điện xà đi khắp như thoi đưa, một luồng kiếp lực bị xiềng xích hấp thu, trong lúc im hơi lặng tiếng xiềng xích đen nhánh như sắt lại như đậm hơn mấy phần.

Ầm ầm ầm ầm ầm! !

Từng đạo lôi đình tranh nhau chen lấn đánh xuống, mặt đất không ngừng rung động như muốn đắm chìm, trong toàn bộ hư không đều là một mảnh lôi quang mênh mông, lấy thị lực tu sĩ cũng khó có thể phân biệt cảnh tượng này.

Trong ánh sáng chói lọi vô tận, tử khí cuồn cuộn như biển, khí tức tai hoạ như sông rộng, từng đống đạo cốt oánh nhuận như ngọc đắp lên núi thây liên miên, cơn gió mênh mông... Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vô Thủy sơn trang.

Sự gột rửa của thiên kiếp chưa từng tạo ra chút phá hoại nào cho Vô Thủy sơn trang.

Vào thời khắc mấu chốt, bốn người hai vị cấm kỵ U Tố mộ: "Phục Cùng" tổ sư Trọng Minh tông và "Thùy Vũ" tổ sư Vô Thủy sơn trang đồng thời ra tay, che lại sơn trang.

Kiếp lôi mênh mông như hồng thủy vỡ đê, sôi trào mãnh liệt, điên cuồng đánh xuống.

Vẻ mặt "Thế Vị" không thay đổi, hư không sau người ầm vang hiện lên dãy núi liên miên, trong dãy núi đột nhiên dâng lên một gốc hoa quế lập lòe, trong chớp mắt cao vút như nắp ô, hoàn toàn che chở hắn ta ở dưới tán cây.

Phía trên hoa quế, ngàn vạn kim quế nở rộ, mùi thơm ngào ngạt tản ra khắp nơi, trên trời cao lập tức hội tụ một luồng mây khói cực kì nhạt, trong mây khói là từng ngọn đèn đuốc, khí tức hồng trần bình thường mà sâu sắc, không ngừng làm hao mòn lôi đình liên tiếp đánh xuống.

Chương 2352: Hỗn chiến (2)

Khác với Luân Hồi tháp "Ngũ Ôn", lần trước đạo kiếp của "Ngũ Ôn" sớm giáng lâm, không có chút chuẩn bị nào, cộng thêm vết thương cũ trong đạo kiếp lần trước chưa khỏi hẳn, đã trực tiếp vẫn lạc trong đạo kiếp.

Hiện tại, sau khi "Thế Vị" yêu cầu danh ngạch từ chỗ Bùi Lăng, đã bắt đầu chuẩn bị cho một trận đạo kiếp cuối cùng.

Mặc dù, lần độ kiếp này vẫn sớm hơn thời hạn mấy trăm năm so với kế hoạch lúc đầu, nhưng dưới tình huống có chuẩn bị, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ta vẫn nắm chắc khá nhiều!

Ngoại trừ cái đó ra, xiềng xích khí số phong ấn Đọa Tiên vốn là khí số chín tông biến thành thiên kiếp hỗn tạp, hiện tại hắn ta độ kiếp ở chỗ này, kiếp lực dư thừa tiêu tán ra có thể tăng cường sợi xiềng xích kia ở một mức độ nào đó!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, trong tay "Thế Vị" bấm niệm pháp quyết, hai tay áo phồng lên, đã toàn lực ra tay, trong lúc đó gốc cây hoa quế sau người bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt đã từ đại thụ bình thường sinh trưởng thành gốc cây che trời, thẳng vào mây xanh, đúng là chủ động đón lấy thiên kiếp!

Lúc này, trong bảo tọa treo lủng lắng, hình dáng lờ mờ, cấm kỵ "Họa" trông như người từ tốn nói: "Xem ra, chư vị không chịu khoanh tay đứng nhìn..."

Tiếng nói chưa rơi xuống, khí tức tai ách nồng đậm như thực chất đã tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

"Thế Vị" ở trung tâm kiếp lôi, tai ách mới đến đã bị thiên kiếp chí cương chí dương xua tan, lại không bị ảnh hưởng.

Nhưng những người khác...

Tổ sư Tố Chân Thiên đột nhiên lảo đảo một cái, lại bỗng dưng vận chuyển pháp lực phạm sai lầm, kinh mạch đau nhức dữ dội, gần như không duy trì được trạng thái lơ lửng; trên lưng tổ sư Yến Tê thành lại đột nhiên xuất hiện một cây cờ, hắn ta lập tức bấm pháp quyết, vào lúc cực kỳ nguy cấp ngăn cản sáu cây cở khác cắm vào, [Thất Sát Di Tai Kỳ] là thủ đoạn liều mạng vốn nên bị phong ấn ở trong cấm địa, chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, còn muốn hiến tế mệnh của tổ sư; Cùng lúc đó, Thái Thượng Hoàng Lưu Lam hoàng triều nhướn mày, lại cảm thấy trong tối tăm có tai kiếp lớn gì đó sắp đến trước mắt, sự uy hiếp cuồn cuộn, dường như lấy tu vi của hắn ta cũng không thể chống cự... Hắn ta hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lấy ra một chiếc đại ấn, trấn áp pháp lực quanh người, lại cảm thấy đạo kiếp của mình mơ hồ bị trận đạo kiếp này của "Thế Vị"

dẫn dắt, ngo ngoe muốn động!

Tổ sư Hàn Ảm Kiếm tông nhìn tình cảnh này, trường kiếm sau lưng rào rào vang lên, chợt ánh sáng trong trẻo ra khỏi vỏ, muốn chém tai ách đánh tới, ai biết khó khăn lắm mới vung kiếm bản mệnh lên, chưa chém vào tai ách, ngược lại chém một kiếm vào trên cánh tay của hắn ta, chỉ một thoáng máu chảy ồ ạt...

Cùng lúc đó, không có dấu hiệu nào bắp chân của tổ sư Luân Hồi tháp lại rút gân, chợt khí tức đại loạn, suýt nữa ngã xuống.

"Chúc Y" tổ sư Thiên Sinh giáo nhìn đạo kiếp, đang muốn mở miệng nói gì đó, ai biết suy nghĩ hơi động lại không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của mình, dưới cơn đau dữ dội pháp lực đại loạn, cả người co rút, trong chốc lát khó mà động đậy.

Trọng Minh tông "Phục Cùng" lại đột nhiên có hạt cát bay vào mắt, sau khi cát sỏi đập vào mắt lập tức cấn đến đau nhức, cho dù lấy pháp lực di chuyển, cũng không hề có tác dụng, trong chớp mắt như bị mù.

Nhưng ngay sau đó, tai ách chỉ khí xung quanh "Phục Cùng" như là tuyết đọng gặp mặt trời nhanh chóng biến mất, đôi mắt hắn ta lập tức khôi phục.

"Phục Cùng" nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn về phía "Họa".

Mặc dù đây là cấm kỵ U Tố mộ, nhưng bỏ đi biểu tượng nhìn bản chất, cũng chỉ là vật liệu tu luyện Đại Thừa kỳ khá đặc thù.

Vật liệu tu luyện này ra tay với vật liệu tu luyện khác thì cũng thôi đi.

Nhưng đã dám ra tay với hắn ta, vậy cũng phải trả giá lớn!

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" nhấc tay, hời hợt vồ về phía "Họa".

Khí tức tai ách quanh quẩn như thực chất quanh người "Họa" lập tức tan thành mây khói, dường như trong chớp mắt tai ách bị loại quy tắc nào đó mua đi...

Đối mặt với biến cố bất thình lình, vẻ mặt "Họa" không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này nhìn về phía "Phục Cùng", đã thấy khí tức của hắn ta ảm đạm thâm trầm, tai ách quấn lấy đây người, thay thế nó chấp chưởng lực lượng tai ách ở phương thiên địa này.

Trọng Minh tông là tông môn của Bùi Lăng.

Dưới tình huống bình thường, đối phương sẽ không ngăn cản tiên lộ của Bùi Lăng.

Nhưng nó không tin tưởng nhân tộc!

Đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cách tốt nhất là dùng tất cả khả năng chế tạo ngoài ý muốn cho sự tồn tại ở nơi đây, giải quyết toàn bội!

Thế là, trong hai con ngươi của "Họa" có ánh sáng lưu chuyển, lấy bảo tọa làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra khí tức tai ách càng cường đại kinh khủng hơn!

Trong chốc lát, lực lượng tai ách bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Bệnh hiểm nghèo giáng lâm!

Trong hư không, tật bệnh tràn đầy ác ý như vô tận hoành hành khắp nơi, tìm kiếm tất cả sinh linh, cướp đoạt sinh cơ khoẻ mạnh của nó.

Sau đó là nguyền rủa!

Tử vong, tật bệnh, vận rủi, ly tán... Nườm nượp mà tới.

Ngay sau đó là ôn dịch!

Khí tức ngược đãi vạn vật lơ lửng trời cao, hắt vẫy phương thế giới này.

Chương 2353: Có? Không?

Toàn bộ sinh linh đều là con mồi.

Lúc này, tổ sư Tố Chân Thiên, Yến Tê thành, Lưu Lam hoàng triều và Hàn Âm Kiếm tông đều đã khôi phục lại, tự mình thi triển thủ đoạn, ngăn cản tai ách khuếch tán.

Vốn tổ sư Luân Hồi tháp và "Chúc Y" tổ sư không muốn ra tay, nhưng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại vẫn nhao nhao đánh ra pháp quyết, tiêu trừ tai hoạ.

Phanh phanh bang bang...

Trong chốc lát, thuật pháp ngang trời, thần thông lui tới, khí tức hai đạo chính ma cùng tai ách chỉ khí va chạm lẫn nhau, chấn động vòm trời, chiếu rọi ngàn vạn...

Trên hư không.

Đập vào mắt đều là bốn phương mênh mông, không chia trên dưới.

Màu sắc u ám như nhạc dạo vĩnh viễn, lạnh lùng xa xưa.

Rầm rầm rầm...

Ánh sáng thuật pháp chiếu sáng hư không đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, vô số loạn lưu đột nhiên sinh ra, trong lực trùng kích càng thêm cuồn cuộn như bọt biển vỡ nát.

Trên vương tọa treo lủng lắng: "Vong" ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, cách nó một khoảng là một đạo cầu vồng vô cùng rộng lớn, trên cầu là xe kéo thuần trắng xinh đẹp trang nhã, giữa rèm châu ngũ sắc lộ ra đôi mắt sắc lạnh nhạt của "Thùy Vũ", Khí tức hai người đều mãnh liệt cuồn cuộn như kình sóng vạn trượng, khí thôn vạn dặm, làm người ta ngạt thở.

Đôi bên đều không muốn đại chiến tác động đến Vô Thủy sơn trang, lại đấu từ địa giới Vô Thủy sơn trang đến vực ngoại hư không.

Bên cạnh xe kéo thuần trắng là thiên binh thiên tướng giáp trụ tươi sáng, người người như rồng, tướng lĩnh cầm đầu ở trên chiến xa cao cao, uy vũ hùng tráng như có khí thế nạn lửa binh san bằng tất cả.

Trong hư không phía trên đại quân có vạn ngọn núi mơ hồ, quỳnh lâu ngọc vũ thấp thoáng sau hoa thơm cô lạ, thác nước suối trong quanh quẩn tử đài ngọc đô, lộ rõ khí tượng Tiên gia.

Lại có vạn loại thân binh lơ lửng, cự mộc um tùm, lũ lụt mênh mông, liệt hỏa cuồn cuộn, cơn gió ngang ngược, lôi đình vạn đạo...

Xung quanh vương tọa treo lủng lẵng là tử khí dày đặc gần như thực chất, trong tử khí có vô số đôi mắt đỏ lít nha lít nhít, cành lá tường vi đen nhánh nhanh chóng lan tràn, tường vi thuần trắng nở rộ, không ngừng thôn phệ tất cả những thứ tiếp xúc để điên cuồng sinh trưởng.

Oanh! !

Vạn đạo lôi đình cùng nhau rơi xuống, trong khoảnh khắc "Vong"

bị đánh cho hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì!

Nhưng ngay sau đó kéo theo vương tọa treo lủng lẳng: "Vong"

lại phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu, dường như chưa từng trải qua chuyện gì.

"Vong" lạnh lùng nhìn qua bộ xe kéo thuần trắng kia, sau khi "Chú" phi thăng: "Thùy Vũ" này là một trong mấy vị nhân tộc mạnh nhất Bàn Nhai giới!

Thế nhưng, nó là biểu tượng tử vong của phương thế giới này, nó sẽ không chết!

Bất kỳ kẻ nào đều không thể chân chính giết chết nó!

Ngoài ra, nó đối phó sinh linh khác biệt, thực lực cũng khác biệt!

Nếu hiện tại "Thùy Vũ" này thọ nguyên sắp hết... Chỉ cần hắn ta chưa từng thành tiên, dù thực lực của đối phương mạnh cỡ nào, tuyệt đối không phải đối thủ của nó!

Nhưng bây giờ khoảng cách đối phương thọ tận còn có một đoạn năm tháng không ngắn, nó chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn đối phương.

Lúc này: "Thùy Vũ" tổ sư đưa tay nhẹ nhàng chi phía dưới, một đội thiên binh thiên tướng lập tức ghìm ngựa chuyển hướng, xông vào Bàn Nhai giới phía dưới... Lúc đang giao thủ cùng "Vong" còn không quên tiêu diệt tiên hạ đẳng còn lại xung quanh Sơn trang...

Đại chiến càng ngày càng loạn...

Vô Thủy sơn trang.

Đài áng mây.

Mạc Lễ Lan ngồi ngay ngắn sau bàn dài, chếch đối diện nàng, "Túc Cấp": "Di Tức" và Duy Vi Tử đều im lặng.

Trên không sơn trang, lúc này sợi tơ màu đỏ vàng lại đã hiện ra giăng khắp nơi, tỉnh mịn như lưới, bao quanh toàn bộ Vô Thủy sơn trang.

Trong hư không bên ngoài lưới còn có tử khí, khí tức tai hoạ, núi thây, cơn gió mạnh đan xen như bình phong, ngăn cách dư chấn đấu pháp của tổ sư và cấm kỵ.

Cho dù như thế, đủ loại tiếng vang thật lớn vẫn không ngừng truyền đến như thủy triều.

Chỉ có điều, bốn người đều thờ ơ, đã im lặng một lúc lâu.

Lúc này: "Túc Cấp" tổ sư đột nhiên nói: "Bùi tiên đế, phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh"

"Phong ấn một tiểu tiên huyễn cảnh, chỉ là việc nhỏ"

"Có thể để chúng ta dùng luận đạo là vinh hạnh của hắn"

"Cho nên, vừa rồi ta đã công kích phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh"

Hắn ta rất cẩn thận nói: "Ta mới đánh ra một chưởng, chưởng kình hoàn toàn rơi vào phía trên xiềng xích"

"Chỉ có điều, xiềng xích lông tóc không tổn hao gì, ta lại bị thiên kiếp quanh quẩn trên xiềng xích dẫn động lôi đình bổ một nhát, đương nhiên ta vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu"

"Tình cảnh này không khác Bùi tiên đế vừa rồi."

"Hiện tại Bùi tiên đế đã thôi diễn huyễn cảnh, mà ta cũng ra tay với phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh"

"Đây là ngang tay, thắng bại chưa phân."

"Luận đạo có thể tiếp tục."

Còn chưa nói hết câu, trong đầu tất cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Vô Thủy sơn trang lập tức xuất hiện tình cảnh "Túc Cấp" tổ sư vừa ra tay với xiềng xích: "Túc Cấp" tổ sư đánh ra một chưởng với xiềng xích, chưởng kình rơi xuống, xiềng xích không có động tĩnh gì, lôi đình hạ xuống từ bầu trời chém vào tổ sư, tổ sư cũng lông tóc không tổn hao gì.

Tất cả giống sự miêu tả của "Túc Cấp" như đúc!

Chương 2354: Có? Không? (2)

Cùng lúc đó, tổ sư tứ tông chính đạo đang đại chiến với "Họa", trong đầu tổ sư Luân Hồi tháp: "Chúc Y" tổ sư cũng hiện ra tình cảnh tương tự... Hình như vừa rồi Vô Thủy sơn trang "Túc Cấp"

đã ra tay với phong ấn Đọa Tiên?

Xảy ra chuyện gì?

Bọn họ đến Vô Thủy sơn Trang Chủ yếu là vì bảo vệ phong ấn Đọa Tiên!

Nhưng vừa rồi "Túc Cấp" này ra tay, vì sao bọn họ không có ai ngăn cản?

Không chở bọn họ nghĩ rõ ràng vấn đề này: "Di Tức" tổ sư ôm chó dại trong ngực cũng mở miệng nói: "Không sai!"

"Cái gọi là Bàn Nhai giới, chỉ là huyễn cảnh do trận pháp diễn hóa mà thôi."

"Chỉ là tiểu tiên huyễn cảnh không đáng nhắc đến"

"Vừa rồi ta cũng ra tay với phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh"

"Ta điểm một ngón tay về phía xiềng xích, hư không xuất hiện răng nhọn gặm nuốt xiềng xích"

"Nhưng xiềng xích bình yên vô sự, ta bị thiên kiếp bổ trúng cũng thái bình vô sự."

"Chúng ta đã hoàn thành yêu cầu của Bùi tiên đế"

"Hiện tại, tiếp tục luận đạo."

Cùng như vừa rồi, lúc "Di Tức" tổ sư nói ra một chữ cuối cùng, trong đầu sinh linh toàn bộ phương thiên địa này hiện ra tình cảnh mà "Di Tức" nói tới.

Thậm chí dấu vết thiên kiếp lưu lại, khí tức lưu lại trong hư không, tất cả chi tiết đều giống như lời nói của "Di Tức" tổ sư.

Không chỉ các tu sĩ Vô Thủy sơn trang, ngay cả tổ sư tứ tông chính đạo đang đại chiến, tổ sư Luân Hồi tháp và "Chúc Y" cũng cảm thấy vừa rồi thật sự xảy ra chuyện này!

Ngay sau đó, Duy Vi Tử cũng mở miệng nói: "Túc Cấp tiên đế, Di Tức tiên đế còn có Bùi tiên đế nói có lý- "Chúng ta là Tiên Đế thượng giới lâm trần, lần này có duyên luận đạo, không thể vì một tiểu tiên huyễn cảnh mà mất hứng"

"Vừa rồi ta..."

Còn chưa nói hết câu, pháp lực của Duy Vi Tử tiêu hao dữ dội, chỉ trong chớp mắt tu vi pháp lực cả người trực tiếp khô cạn!

Hắn ta lập tức ho khan một trận, pháp lực quanh người đại loạn, trong thất khiếu tuôn ra máu tươi!

Một hồi lâu sau, cuối cùng Duy Vi Tử đã bình tĩnh lại, hắn ta nhìn Mạc Lễ Lan, lập tức nói: "Ta không ra tay với phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh, cũng sẽ không ra tay."

"Trận luận đạo này, ta thua!"

Nghe vậy, Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, bốn vị Trang Chủ bị loại một VỊ...

Không, chắc là hai vị.

Vị nữ Trang Chủ đang thôi diễn ảo cảnh với Bùi tiên hữu, đã là lô đỉnh của Bùi tiên hữu...

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan nhìn "Túc Cấp" tổ sư và "Di Tức" tổ sư, sau đó không nói nhảm bất kỳ điều gì nữa, lúc này thản nhiên nói: "Quên!"

Trong nháy mắt, tất cả đệ tử, chấp sự, Thái Thượng trưởng lão Vô Thủy sơn trang đều quên tình cảnh "Túc Cấp" và "Di Tức" công kích xiềng xích thiên kiếp.

Tổ sư tứ tông chính đạo đang kịch đấu, tổ sư Luân Hồi tháp và "Chúc Y" cũng chợt cảm thấy trong đầu trống rỗng, dường như đã quên lãng ký ức râu ria gì đó...

Dấu vết thiên kiếp lưu lại, đủ loại khí tức thuật pháp, chi tiết cũng tan thành mây khói, không còn tồn tại.

Dường như toàn bộ phương thiên địa này đều hoàn toàn lãng quên tình cảnh "Túc Cấp" tổ sư và "Di Tức" tổ sư ra tay với phong Thờ.

Mạc Lễ Lan lại nhìn về phía "Túc Cấp" và "Di Tức", bình thản hỏi:

"Hai vị, khi nào ra tay với phong ấn một lần?"

"Túc Cấp" tổ sư khẽ mỉm cười, lấy ra một khối ngọc giản mới chế:

"Ảnh lưu niệm ra tay đã được ghi chép vào trong khối ngọc giản này."

Nói xong, tay hắn ta buông lỏng, ngọc giản lập tức lơ lửng lên.

Ngay sau đó: "Túc Cấp" tổ sư đánh ra một pháp quyết đơn giản, trong ngọc giản bắn ra một tình cảnh to lớn, treo ở dưới bầu trời, hình ảnh bên trong rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, như người thật đang ở trước mặt.

Chỉ thấy cuối cùng bậc thang, bảo tọa nguy nga, đài mây chói lọi, "Túc Cấp" trần truồng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa đột nhiên ra tay, vỗ một chưởng về phía xiềng xích thiên kiếp.

Một chưởng này khí thế hùng hổ, uy năng cuồn cuộn nhưng đối với xiềng xích thô to phát ra từ bảo tọa lại như cơn gió quất vào mặt, nó vẫn xuyên qua giữa trời không có bất cứ tiếng động gì, thậm chí không có bất kỳ chấn động gì.

Trong chớp mắt chưởng kình rơi xuống, thiên kiếp lập tức chém xuống "Túc Cấp": "Túc Cấp" vẫn bình yên vô sự.

Ngay sau đó: "Di Tức" ra tay, điểm ra một chỉ, vô số răng nhọn hiện ra xung quanh xiềng xích hung hăng gặm nhưng xiềng xích vẫn không việc gì: "Di Tức" cũng bị thiên kiếp trừng phạt, lông tóc không tổn hao gì.

Ảnh lưu niệm kết thúc, lập tức lặp lại hiện ra.

"Túc Cấp" bình tĩnh nhìn, không có ý thu hồi ngọc giản, hắn ta nói tiếp: "Bùi tiên đế còn có vấn đề gì không?"

Nhìn ảnh lưu niệm không ngừng lặp lại trong không trung, đệ tử, chấp sự, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Vô Thủy sơn trang lập tức nhớ lại tình cảnh vừa rồi hai vị Tiên Đế lần lượt công kích xiềng xích thiên kiếp.

Không sai!

Vừa rồi "Túc Cấp" trang chủ và "Di Tức" trang chủ đều đã ra tay với phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh!

Việc này rõ như ban ngày, rõ ràng không thể tranh cãi!

Cùng lúc đó, tổ sư tứ tông chính đạo cùng tổ sư Luân Hồi tháp, "Chúc Y" cũng nhớ lại tình huống cụ thể và chi tiết chuyện vừa rồi.

Chương 2355: xiềng xích bị nứt

Chỉ có điều, dù sao sáu người cũng là tổ sư Độ Kiếp kỳ, chẳng mấy chốc đã nhận ra rất nhiều chỗ không hài hòa, nhưng lúc này khí tức tai ách mãnh liệt liên tục không ngừng trào tới, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp, bọn họ lại không thể phân tâm suy nghĩ nhiều, thấy phong ấn Đọa Tiên không có chuyện gì cũng không tiếp tục để ý trận luận đạo này, chuyên tâm đối phó tai kiếp của bản thân.

Trên đài áng mây, vẻ mặt Mạc Lễ Lan không thay đổi, ánh mắt sâu kín nhìn về phía ảnh lưu niệm.

Đột nhiên, nàng mở miệng nói: "Hai vị Trang Chủ, đúng là vừa rồi từng ra tay với xiềng xích thiên kiếp."

"Các ngươi đúng là Tiên Đế thượng giới lâm trần, sớm đã nhìn xuyên hư vô, vượt xa rất nhiều tiên hạ đẳng giới này."

"Ta cũng nhìn rõ ràng, ngay vừa rồi một người xuất chưởng, một người đưa ngón tay, cả hai đều công kích phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc."

Nàng vừa mở miệng thừa nhận, tình cảnh hiện ra trên không lập tức trở thành sự thật.

Đủ loại dấu ấn thuật pháp, vết tích tung hoành, khí tức lưu lại trong hư không, các mặt đều xác nhận hình ảnh trong ảnh lưu niệm bên.

"Túc Cấp" tổ sư và "Di Tức" tổ sư mỉm cười gật đầu: "Túc Cấp"

nói: "Bùi tiên đế đúng là hạng người đạo tâm thanh minh, vừa rồi chúng ta thật sự đã công kích phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh"

"Hiện tại, nên tiếp tục luận đạo."

Đôi bên hoàn thành xác nhận cho nhau, vừa rồi tổ sư sáu tông còn lo lắng với chuyện này, cảm giác không hài hòa trong lòng lập tức tan thành mây khói, chỉ cảm thấy vừa rồi "Túc Cấp" và "Di Tức" thật sự đều ra tay công kích xiềng xích thiên kiếp.

Sở dĩ bọn họ chưa từng ra tay ngăn cản, là vì "Họa" toàn lực ra tay ngăn cản, tai ách liên miên vô tận, làm bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, vì vậy chưa thể tới kịp...

Tất cả đều được giải thích hợp tình hợp lý, rất chân thực, không có bất kỳ sơ hở gì...

Tổ sư Yến Tê thành trong tứ tông chính đạo, vừa thi triển thuật pháp ngăn cản đủ loại tai ách giáng lâm xuống người, vừa tức giận quát lên: "Túc Cấp, ngươi điên rồi sao?"

"Sao có thể sơ suất chạm vào phong ấn Đọa Tiên!"

"Các ngươi tự xưng là tiên nhân thượng giới lâm trần, lúc trước đã có ước định, vì sao hôm nay vi phạm?"

"Tổ sư ước hẹn, lời thề tông môn lại khinh thường như thế, nào còn mặt mũi xếp vào hàng chín tông!"

"Nếu phong ấn Đọa Tiên bị phá mất, phương thiên địa này chắc chắn thay đổi, đến lúc đó là tình thế sinh linh đồ thán, vì cái gọi là luận đạo của các ngươi, sao có thể táng tận thiên lương như thế"

Còn chưa nói hết câu, tổ sư Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều cùng Hàn Ẩm Kiếm tông cũng nhao nhao mở miệng quát lớn:

"Chín tông ta ước hẹn tuyệt đối không thể động vào phong ấn Đọa Tiên, Vô Thủy sơn trang là người đứng đầu trong ma môn, lại dẫn đầu vi phạm, rốt cuộc là muốn như nào!"

"Vô Thủy sơn trang lật lọng!"

"Kẻ động vào phong ấn Đọa Tiên, là kẻ thù chung của chín tông! Có phải các ngươi muốn là kẻ thù chung của cả thiên hạ không? !"

"Túc Cấp" tổ sư và "Di Tức" tổ sư rất bình tĩnh nghe những chỉ trích này, không hề bị lay động, tiên hạ đẳng mà thôi, sao có thể hiểu được sự bất ngờ và thu hoạch trong trận luận đạo giữa bọn họ và Bùi tiên đế?

Nghĩ tới đây: "Di Tức" tổ sư vuốt ve chó đại trong ngực, chậm rãi nói: "Không cần để ý tới những ồn ào này, chúng ta tiếp tục luận đạo.

"Lúc này vừa hay có tiên hạ đẳng độ kiếp ở đây, lợi dụng trận đạo kiếp này làm đề..."

Không đợi hắn ta nói cho hết lời, Mạc Lễ Lan đột nhiên âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Nghịch!"

Chỉ một thoáng, thời gian như bắt đầu đảo dòng, tất cả chuyện vừa xảy ra đều nhanh chóng rút lui theo quỹ tích giống hệt lúc trước.

Áo bào "Di Tức" tổ sư tung bay, quanh người hiện ra lít nha lít nhít tổn thương, một đạo kiếp lôi xuất hiện trên người hắn ta trở về bên trong xiềng xích thiên kiếp, ngay sau đó xung quanh xiềng xích thiên kiếp xuất hiện lít nha lít nhít miệng thú, hung hăng gặm xiềng xích.

Sau đó: "Di Tức" không bị khống chế giơ tay lên, chỉ một cái vào xiềng xích đằng xa.

Ngay sau đó, mái tóc dài của "Túc Cấp" tổ sư cũng bay lên, trên thể xác trần truồng trải rộng vết cháy đen, trên trời cao đằng xa xuất hiện chưởng kình to lớn, lại nhanh chóng về phía "Túc Cấp"

tổ sư. Chợt, cánh tay "Túc Cấp" tổ sư nâng lên một chút xíu, giả vờ muốn vỗ xuống.

Hình ảnh dừng lại ở chỗ này, nghịch chuyển dừng lại, tất cả lại khôi phục bình thường.

"Túc Cấp" tổ sư giơ bàn tay lên giữa không trung, thật sự hung hăng vỗ xuống, kình khí cuồn cuộn gào thét trên trời cao, rơi xuống xiềng xích thiên kiếp.

Quá trình này giống như đúc với hình ảnh trong ảnh lưu niệm vừa rồi.

Tình cảnh vốn chưa từng xảy ra, lúc này lại trở thành hiện thực một cách quỷ dị!

Tổ sư tứ tông chính đạo đều tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, đang muốn ra tay ngăn cản lại bị tai ách đột nhiên bùng lên ngăn lại, không kịp ra tay, tất cả đều giống với suy nghĩ vừa rồi của bọn họ...

"Túc Cấp" tổ sư muốn thu tay lại, lại phát hiện dù như thế nào cũng không thể làm được!

Tình cảnh ngang nhiên ra tay công kích xiềng xích này, là hình ảnh trong ảnh lưu niệm mà hắn ta vừa cho đám người xem!

Hiện tại, hắn ta bị quy tắc của mình trói buộc!

Chương 2356: [Túy Ê Liệt Thần Châm]

Rầm rầm... Chưởng ấn to lớn rắn chắc đập vào xiềng xích.

Dây xích đen nhánh chấn động trời cao, phát ra tiếng động cuồn cuộn như lũ lụt, bên trong xen lẫn tiếng "két" nhỏ bé trong trẻo, chỉ thấy trên sợi xiềng xích vô cùng to khỏe kiên cố này đột nhiên xuất hiện một vết rách nhỏ xíu.

Oanh! !!

Trên trời cao, thiên kiếp đột nhiên xảy ra, một đạo kiếp lôi gầm thét đánh xuống, đánh vào trên người "Túc Cấp" tổ sư.

"Túc Cấp" tổ sư lập tức bị đánh cho cả người cháy đen, như là một đoạn than chưa nướng đủ, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn chút vết thương nào nữa.

Ngay sau đó: "Di Tức" tổ sư nhấc ngón tay như cũng muốn ra tay với xiềng xích.

Nhưng ngay lúc này: "Di Tức" tổ sư đột nhiên rất tỉnh táo nói:

"Vừa rồi ta nói dối."

"Ta chưa từng công kích xiềng xích"

Ngay sau đó: "Di Tức" tổ sư lập tức thoát khỏi sự khống chế của một loại quy tắc nào đó, hắn ta chỉ ngụy tạo việc ra tay với phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh, ảnh lưu niệm là thứ do "Túc Cấp" tổ sư tạo ra, không liên quan đến hắn ta.

Vì vậy, hắn ta mới có thể kịp thời tránh thoát thủ đoạn của Bùi tiên đế.

Thấy thế, trong mắt Mạc Lễ Lan lóe lên vẻ thất vọng nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường.

Nàng hờ hững nói: "Đã vậy, ngươi thua."

"Di Tức" tổ sư ôm con chó dại lông vàng loang lổ, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lại bị loại một vị, chỉ còn lại vị Trang Chủ cuối cùng...

Mạc Lễ Lan nhìn về phía "Túc Cấp" tổ sư, đang muốn tiếp tục ra tay, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Mạc tiên hữu, tình huống như thế nào?"

Nghe thấy là giọng Bùi Lăng, Mạc Lễ Lan rất bình thản trả lời ở trong đầu: "Còn lại người cuối cùng, có thể giải quyết ngay."

"Lần này nhờ có Bùi tiên hữu mưu tính"

"Ta ghi nhớ trong lòng!"

Giọng Bùi Lăng tiếp tục vang lên trong đầu Mạc Lễ Lan: "Hồn Nghi trang chủ, cũng đã thua."

"Hiện tại, Mạc tiên hữu chỉ cần đối phó vị Trang Chủ cuối cùng là được."

Mạc Lễ Lan khẽ gật đầu, Bùi tiên hữu giải quyết vị "Hồn Nghi"

trang chủ kia, hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng.

Viên [Âm Dương Hòa Hợp Vạn Diệu Đan] kia của nàng có dược hiệu vô cùng mạnh.

Nếu "Hồn Nghi" trang chủ chỉ là tu sĩ Độ Kiếp kỳ bình thường, ngay từ lúc ăn vào một đã dục hỏa phần thân, đạo tâm đắm chìm, cũng không còn tỉnh táo!

Có thể chống đỡ lâu như vậy cũng vì đối phương nắm giữ pháp tắc mạnh nhất phương thế giới này, hơn nữa đạo tâm kiên định như bàn thạch.

huống chi, người vừa rồi ra tay, còn là Bùi tiên hữu!

Mặc dù Bùi tiên hữu cái này không hiểu, cái kia cũng không biết, nhưng thủ đoạn của hắn lại vô cùng bá đạo, có thể gọi là tính toán không bỏ sót.

Lúc bình thường thì cũng thôi, một khi thật sự xảy ra chuyện, ngay cả Chân Tiên thượng giới như nàng cũng không thể phản kháng đối phương, huống chi chỉ là một Độ Kiếp nho nhỏ?

Nghĩ tới đây, Mạc Lễ Lan tiếp tục đáp lại trong đầu: "Tiếp theo, ta muốn mượn dùng lực lượng bản tôn tốc chiến tốc thắng"

"Kính xin Bùi tiên hữu tuyệt đối không nên tùy tiện khống chế vật chứa này của ta..."

Còn chưa nói xong, nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

Lúc này, thiên kiếp rào rạt che khuất bầu trời, khiến phần lớn khu vực trong Bàn Nhai giới đều ngưng tụ kiếp vân nặng nề, ấp ủ lôi đình cuồn cuộn.

Trong lờ mờ, xiềng xích thô to nối liền với bảo tọa Trang Chủ Vô Thủy sơn trang đột nhiên biến mất từng chút một, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện.

Mạc Lễ Lan lập tức giận dữ nói: "Vô Thủy sơn trang, nói không giữ lời"

Nghe vậy: "Túc Cấp" trang chủ ngẩn ngơ, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, Bùi tiên đế nói rất đúng, vừa rồi "Di Tức" trang chủ thật sự nói dối đối phương...

Mạc Lễ Lan nhanh chóng thu liễm lại hơi thở, đáp lại Bùi Lăng ở trong đầu: "Vô Thủy sơn trang thay đổi hứa hẹn trước, trận luận đạo này đã không có bất cứ ý nghĩa gì với ta."

"Hiện tại, ta phải lập tức trở về Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Chuyện còn lại giao cho Bùi tiên hữu!"

Nói xong, không đợi Bùi Lăng trả lời, Mạc Lễ Lan lập tức thi triển [Minh Thiên Đại Mộng], ý chí lập tức tiến vào Vĩnh Dạ đại mộng, nhục thân nhanh chóng yên tĩnh lại.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bên trong [Minh Thiên Chi Vụ] đang tuỳ tiện hưởng thụ tiên sơn mây mưa với "Hồn Nghi" tổ sư, nghe thấy Đọa... Ý chí Chân Tiên đã giải quyết hai vị Trang Chủ, hiện tại chỉ còn người cuối cùng, hơn nữa đối phương muốn mượn dùng lực lượng bản tôn nhanh chóng giải quyết vị Trang Chủ cuối cùng, trong lòng hắn lập tức vui mừng, cực kỳ tốt!

Chân Tiên đúng là Chân Tiên!

Tiên lộ sắp thành công!

Mặc dù có đôi khi ý chí Chân Tiên này làm việc vô cùng cực đoan, nhưng không thể không nói trong lúc mấu chốt liên quan trọng đại, ý chí Chân Tiên chưa từng làm hắn thất vọng, vô cùng đáng tin!

Vô Thủy sơn trang này vốn là cửa ải khó khăn nhất trong tiên lộ, nhưng bây giờ lại là lần hắn thắng thoải mái nhất!

Hiện tại điều duy nhất hắn cần làm là thôi diễn huyễn cảnh với "Hồn Nghi" tổ sư...

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng cực kì phấn chấn, lại nghe giọng ý chí Chân Tiên vang lên bên tai hắn: "Chuyện còn lại giao cho Bùi tiên hữu!"

Chương 2357: [Túy Ê Liệt Thần Châm] (2)

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, vội vàng hô lên trong lòng: "Chờ chút...

Tiếng nói lượn lờ chưa rơi xuống, ý chí Chân Tiên đã rời đi như mộng, quyền khống chế hóa thân Mạc Lễ Lan lập tức quay về trên tay hắn.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức cứng đờ, ý chí Chân Tiên đi rồi, làm sao bây giờ?

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ánh mắt "Túc Cấp" tổ sư đã nhìn về phía hóa thân Mạc Lễ Lan, giọng nói hòa hoãn: "Bùi tiên đế đạo tâm kiên định, ta rất khâm phục"

"Trước đó nghe nói ngươi là Tiên Đế mới lên, ít nhiều hơi khinh thường, đây là sai lầm của ta"

"Phần tâm tính nhìn xuyên hư vô này của Bùi tiên đế, chắc hẳn cũng là người nổi bật trong số Tiên Đế ở thượng giới."

"Hiện tại, Di Tức tiên hữu đã tự nhận không địch lại, chúng ta có thể tiếp tục luận đạo."

Nói xong: "Túc Cấp" tổ sư lấy ra một cây châm dài đen như mực, mỉm cười giới thiệu: "Đây là cái gọi là pháp bảo trong huyễn cảnh bên, [Túy Ế Liệt Thần Châm]"

"Nó dùng đau khổ vạn trượng huyễn cảnh hồng trần, vật chí hàn chí âm chí độc cùng sát khí vạn năm huyễn cảnh, hao phí thời gian năm trăm năm của một vị danh tượng huyễn cảnh mới luyện chế thành công"

"Châm này có đủ loại diệu dụng, nhưng đối với tiên nhân chúng ta, tất cả phương pháp đều không cần nói năng rườm rà"

"Tiên hạ đẳng sa vào huyễn cảnh, đều không chịu được nỗi đau khổ của [Túy Ế Liệt Thần Châm] này:

"Đối với tiên hạ đẳng chưa từng nhìn ra ảo cảnh, bị kim châm này đâm vào bất kỳ chỗ nào trên thể xác, đều đáng sợ hơn chết gấp một ngàn lần! Gấp một vạn lần!"

"Thế nhưng, toàn bộ Bàn Nhai giới đều là huyễn cảnh"

"Tiên Đế chúng ta, đạo tâm như sắt lại không sợ chút nào."

"Trận luận đạo tiếp theo của chúng ta là nuốt [Túy Ế Liệt Thần Châm] này."

"Nơi này có tất cả mười vạn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], từ giờ trở đi ai nuốt nhiều hơn có thể chứng minh đạo tâm người đó càng thêm kiên định không dời!"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm bóng tối.

Chín cây cột đá thuần trắng che trời, xiềng xích trùng điệp như là dây leo quấn quanh cự mộc trong rừng sâu rậm rạp, lít nha lít nhít, trải rộng trên dưới trụ đá, chín cột nắm kéo một bộ quan tài huyết sắc ở giữa đất trống.

Phía trên lôi đình đan xen, lúc tử điện nổ tung trên trời cao, thỉnh thoảng chiếu sáng một góc nhỏ.

Chỉ thấy trên quan tài huyết sắc cũng quấn quanh xiềng xích phẩm chất không đồng nhất, khó mà tính toán, điện quang tím xanh gào thét xuống từ trên cao, nhanh chóng nhảy vọt, đi khắp xung quanh quan tài.

Giữa điện quang mênh mông, chỉ thấy một đám xiềng xích nhỏ bé đã hoàn toàn đứt gãy, như thân rắn bị chặt đứt đầu, bất lực rủ xuống.

Chín sợi xiềng xích vô cùng thô to, một sợi trong đó cũng xuất hiện vết rách rõ ràng.

Lúc này, một bóng người nguy nga, khôi ngô, khí thế rộng rãi đột nhiên xuất hiện trên không quan tài.

Hắn ta mặc áo bào xanh biếc dệt kim, tóc sương rối tung, đầu đội một mũ miện mặc ngọc, lưu châu từng đống rủ xuống, trước sau có trăm đơn tám xuyên, đều như bóng đêm ngưng tụ mà thành, cho dù ở trong Vĩnh Dạ vẫn có vẻ đặc biệt thâm thúy.

Lưu châu che đậy khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt lạnh băng đạm mạc như trời cao, như không có chút dao động tâm trạng nào quan sát nơi đây qua khe hở châu xuyên.

Cao xa, cường đại, lạnh lùng... Mặc dù còn ở trong phương thiên địa này, nhưng hắn ta cho người khác cảm giác như đã sớm siêu thoát thế giới, lấy một độ cao mà chúng sinh không thể nào hiểu được chiếu cố vạn vật.

Chính là Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ"!

"Thùy Vũ" bình thản nhìn về phía những xiềng xích đứt gãy kia, phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh xảy ra vấn đề, những Độ Kiếp kỳ tiên hạ đẳng kia khó phát hiện, nhưng không giấu giếm được tai mắt Tiên Đế của hắn ta!

Bởi vậy, hiện tại hắn ta vừa đấu pháp cùng cấm kỵ huyễn cảnh, vừa giải quyết tiên hạ đẳng gần sơn trang, vừa tới tu bổ phong ấn, như thế mới có thể duy trì ảo cảnh vận chuyển bình thường, để tránh rất nhiều tiên nhân trong biệt uyển hạ giới gặp khó khăn trắc trở trong lần lịch luyện này...

Chỉ hơi dò xét: "Thùy Vũ" nhẹ giơ cánh tay lên, điểm vào một sợi xiềng xích đứt gấy trong đó.

Đoạn xiềng xích đứt gãy làm hai đoạn lập tức bắt đầu trôi nổi, ghép lại cùng một chỗ, trên đó lấp lánh ánh sáng tím xanh, kiếp lực chấn động, chẳng mấy chốc đã như nước sữa giao hòa làm một thể.

Ngay lúc này, quan tài huyết sắc bắt đầu rung động dữ dội, kéo theo vô số xiềng xích đập vào nhau, phát ra tiếng vang như sông lớn lao nhanh.

rầm rầm... Rầm rầm... Rầm rầm...

Xung quanh quan tài tản ra bóng tối vô cùng đậm đặc, trầm nặng, lạnh băng hơn Vĩnh Dạ.

Khí tức kinh khủng, sa đọa, vặn vẹo ầm vang bộc phát!

[Minh Thiên Chi Vụ] cuồn cuộn như mực, cấm chế dày đặc che đậy tất cả thủ đoạn dò xét ở ngoại giới.

Trung tâm bóng tối, Bùi Lăng ngồi trên bảo tọa, trong mắt hơi lấp lóe ánh sáng, ngưng thần nhìn về phía ngoại giới.

Lúc này, Mạc Lễ Lan hóa thành dáng vẻ của hắn vẫn ngồi xếp bằng trên đài áng mây, ánh mắt bình thản nhìn về phía "Túc Cấp"

tổ sư chếch đối diện.

"Túc Cấp" tổ sư buông ngón tay ra, mười vạn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] lập tức rời khỏi tay, bay lên giữa không trung.

Chương 2358: Đau đớn!

Những cây châm dài này tinh tế đen nhánh, lúc lơ lửng như một luồng sương mù màu đen nhạt, tràn ngập khoảng trời giữa hai người, bốc hơi bay múa, che đậy điện quang. Lít nha lít nhít châm đen hội tụ thành màn tối nặng nề, có sắc bén lấp lánh như tuyết, óng ánh như là lưng cá, khí tức rét lạnh đập vào mặt.

"Túc Cấp" tổ sư nhìn Mạc Lễ Lan, chậm rãi hỏi: "Bùi tiên đế, không biết có thể bắt đầu chưa?"

Nghe vậy, cuối cùng Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, da đầu hắn tê dại nhìn [Túy Ế Liệt Thân Châm] không ngừng qua lại hai bên như vật sống ở phía trên, Chân... Hình như bên ý chí Đọa Tiên xảy ra việc lớn gì đó, nếu hiện tại hắn sử dụng hệ thống uỷ thác, cưỡng ép triệu hoán đối phương một lần nữa, chỉ sợ đối phương không những không tiếp tục luận đạo thay hắn, còn có khả năng trỡ mặt với hắn!

Vị Trang Chủ cuối cùng này, chỉ có thể dựa vào hắn tự giải quyết!

Nhưng phương thức luận đạo này...

Tư duy của tu sĩ Vô Thủy sơn trang quả thật rộng lớn!

Cho dù để hắn tra tấn bức cung phạm nhân, hắn cũng không nghĩ đến loại thủ đoạn tra tấn người này!

Cũng may, hiện tại đối phương coi hóa thân của hắn là bản thể, chỉ cần che đậy cảm giác đau của hóa thân trước, đôi bên so sánh tốc độ nuốt châm!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đưa tay, đánh ra một pháp quyết cổ xưa.

Ngay sau đó, tất cả các loại giác quan của hóa thân, ngoại trừ thị giác và thính giác vẫn kết nối với bản thể Bùi Lăng, tất cả tri giác khác đều biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng, lúc này Bùi Lăng mới thao túng hóa thân khẽ gật đầu, nói: "Có thể!"

"Túc Cấp" tổ sư nhẹ gật đầu, lúc này giơ tay vồ một cái, ba cây L Túy Ế Liệt Thân Châm] tới lui như cá lập tức bị cách không hút vào lòng bàn tay hắn ta.

Không do dự chút nào, lúc này "Túc Cấp" tổ sư há mồm, một ngụm nuốt chúng nó vào trong bụng...

Bùi Lăng cũng không trì hoãn chút nào, đưa tay nắm một cái, nhanh chóng bắt mười cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] vào trong tay, hé miệng nuốt chúng nó vào.

Châm đen vào bụng, một cảm giác đau đớn vô cùng kịch liệt lập tức đánh tới như thủy triều!

Loại đau đớn này chỉ thẳng vào chỗ sâu của hồn phách, dường như nhục thân, thần hồn, thần niệm... Tất cả mọi thứ đều bị lặp đi lặp lại băm vằm, dầu pha mài ép, trong cơn đau đớn cực độ kéo theo sự tuyệt vọng to lớn không thể trốn tránh, không thể chậm lại, không thể giãy giụa.

Trong chớp mắt, Bùi Lăng căn bản không kịp phản ứng, hóa thân và bản thể đồng thời bị cơn đau như núi thở sóng thần cắn nuốt!

Cứ như sóng lớn quay đầu đập xuống, đối mặt với nỗi đau khó mà hình dung, dường như bất kỳ sinh linh gì cũng bé nhỏ như kiến, không chịu nổi một kích!

Tất cả ý chí, lý trí, nghị lực... Toàn bộ đều tan thành mây khói như bọt biển.

Trong mắt Bùi Lăng lập tức hiện ra tơ máu, hai mắt hóa thành đỏ hồng, gân xanh quanh người nhô cao, từng khúc cơ bắp căng cứng đến cực hạn, suýt nữa hóa thân cũng không thể tiếp tục vận chuyển [Thực Nhật bí lục] .

1Ngay chớp mắt hắn sắp mất lý trí, Bùi Lăng vội vàng lạnh băng, rộng lớn nói: "Quên!"

Tiếng nói vừa ra, trật tự của phương thiên địa này lặng yên sửa đổi, hắn lập tức quên đi cơn đau che ngợp bầu trời này, chỉ có điều [Túy Ế Liệt Thần Châm] này như chỉ thẳng vào bản nguyên, dù là Hóa Thần hay bản thể sử dụng đều cùng một hiệu quả.

Hơn nữa, cơn đau do nó mang tới căn bản không có cách dùng nhục thân ngăn cách.

Cảm giác đau vô cùng đậm đặc, vừa lãng quên lại như lũ quét bành trướng cuốn tới, hơn nữa điên cuồng gào thét như biển sâu, càng ngày càng mạnh!

Xoạt xoạt xoạt...

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Bùi Lăng lập tức chém ra mấy chục đạo đao khí huyết sắc khí thế lăng lệ, đao đao nhập thể, thoáng chốc máu tươi vẩy ra như Mạn Đà La to lớn nở rộ, quanh người hắn da tróc thịt bong, nhiều chỗ sâu đủ thấy xương, hình dạng vô cùng thê thảm.

Vết đao mang đến cảm giác như thiêu đốt quen thuộc, cuối cùng khiến hắn hơi khôi phục một chút lý trí.

Nhân lúc này, Bùi Lăng nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết phức tạp, khí tức của hắn lập tức cất cao một đoạn.

Đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Nhưng tu vi tăng trưởng không thể áp chế cảm giác đau cuồn cuộn mênh mông này.

Bùi Lăng không còn chưa kịp suy nghĩ nữa, nhanh chóng thi triển [Oán Yểm thần thông], [Trường Hận Chú], [Đố Nang Tỏa], [Khô Tâm Thuật], [Lục Hư Thiên Nhận 1, [Đoạn Đầu Chú 1...

Trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng hắn thở phào một hơi, nhìn qua vết thương từng đống trên dưới cả người, lúc này hắn không chút do dự, lập tức đẩy "Hồn Nghi" tổ sư bên cạnh ra, thay đổi một bộ áo bảo màu đen mới tinh.

Suy nghĩ, lại thay một bộ quần áo kiểu dáng đơn giản cho "Hồn Nghỉ" tổ sư.

Làm xong tất cả, lúc này Bùi Lăng thu hồi [Minh Thiên Chi Vụ], bóng tối tán đi, cấm chế dày đặc tiêu trừ, bóng dáng Bùi Lăng và "Hồn Nghi" tổ sư hiện ra, hai người y quan chỉnh tề như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bùi Lăng nhìn [Túy Ế Liệt Thần Châm] trên không, thần niệm quét qua, lập tức phát hiện còn hơn 98,900 cây...

Chương 2359: Thi triển thủ đoạn

Trong đoạn thời gian vừa rồi: "Túc Cấp" trang chủ đã nuốt hơn một ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] ?!

Đây là quái vật gì!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bước ra một bước, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hóa thân, đưa tay nắm lấy hóa thân.

Trong chớp mắt lòng bàn tay chạm vào nhau, Mạc Lễ Lan lập tức hóa thành một đoàn bóng tối đậm đặc chui vào trong cơ thể hắn, lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm hiện lên trên người Bùi Lăng, thoáng cái nhạt lại.

Sau khi Bùi Lăng tán bào ngồi ngay ngắn bên bàn dài, không nhịn được thầm thở phảo.

Tốt, hiện tại không cần lo lắng thân phận hóa thân bại lộ, có thể toàn lực ra tay!

Ngay lúc này: "Túc Cấp" tổ sư lại câm ba cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] vào lòng bàn tay, sắc mặt bình thản, ung dung nuốt vào.

Lúc này Bùi Lăng không dám do dự, lập tức hút tới mười cây châm đen lấp lóe ánh sáng lạnh, nhanh chóng nuốt vào trong bụng.

Cơn đau kịch liệt như sóng to gió lớn lại gào thét đánh tới.

Bùi Lăng lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa, giọng nói hùng vĩ thì thầm: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói vừa rơi xuống, khí tức của hắn lập tức nhanh chóng biến hóa, cao xa, lạnh băng, uy nghiêm, rộng lớn, công chính...

Trong nơi tối tăm như tăng lên vô hạn, đến tận đỉnh điểm của phương thế giới này, lặng lẽ quan sát vạn vật chúng sinh, uy nghiêm to lớn như thiên uy huy hoàng, như hòa làm một thể với kiếp vân cuồn cuộn vô tận trên trời cao.

Cùng lúc đó, sinh linh trong toàn bộ phương thiên địa này đều sinh ra cảm giác run rẩy như bị chấn nhiếp từ đáy lòng.

Dường như trên bầu trời sắp giáng lâm phán quyết không thể làm trái, không thể chống cự, không thể thừa nhận!

Mây đen uốn lượn, hoành hành khắp bát hoang, không thấy điểm cuối.

Trong mây tím xanh đi khắp, điện xà khó mà tính toán gào thét lớn mạnh, ấp ủ lôi đình đáng sợ.

Giữa kiếp vân cuồn cuộn, kiếp lôi mới sinh đột nhiên thay đổi phương hướng, chém thẳng về phía Bùi Lăng.

ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Tiếng vang đinh tai nhức óc nổ tung trời cao, ánh sáng trắng to lớn đâm rách lờ mờ, chiếu sáng phương thế giới này rõ ràng rành mạch như mặt trời ló dạng.

Lôi đình kinh khủng rắn chắc rơi vào đài áng mây, lại chưa từng tạo thành tổn thương gì, trong chớp mắt chạm vào Bùi Lăng lại hóa thành vô số điện xà nhỏ bé như sợi tóc, bao bọc hắn từng tầng.

Điện xà nhanh chóng nhảy lên, từng tia từng sợi thấm vào trong cơ thể Bùi Lăng, một luồng kiếp lực như hồng thủy mở cống quán chú vào thể xác.

Kiếp lực hùng hậu mãnh liệt gào thét, trong chốc lát chế trụ cơn đau dữ dội của [Túy Ế Liệt Thần Châm].

Trong lòng Bùi Lăng vững vàng, vào lúc này quả nhiên vẫn là tiên thuật dùng tốt hơn!

Mặc dù tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này làm trái thiên cương, có đủ loại hậu hoạn, ngay cả sư tôn Dược Thanh Anh cũng liên tục căn dặn hắn đừng tuỳ tiện sử dụng, nhưng hiện tại tiên lộ quan trọng, hắn không quản được nhiều như vậy!

Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không dám sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương thời gian dài, thấy hiệu quả [Túy Ế Liệt Thân Châm] đã bị áp chế, hắn lập tức tản đi pháp quyết trong tay.

Khí tức cao xa, uy nghiêm, công chính, rộng lớn... Lập tức tán đi, phía trên trời cao mây đen cuồn cuộn, kiếp lôi cuồn cuộn gào thét trào lên, tiếp tục đánh về phía "Thế Vị"

Bùi Lăng nhìn về phía "hơi khói" giữa hắn và "Túc Cấp", đưa tay chộp một cái, lại hút tới một trăm sợi [Túy Ế Liệt Thân Châm].

Hắn há miệng, một ngụm nuốt những châm đen này vào.

Đau đớn càng thêm mãnh liệt lập tức cuốn tới, Bùi Lăng lại đánh ra pháp quyết.

Mây đen buông xuống, điện quang lấp lánh, thiên kiếp lại đánh về phía đài áng mây.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Ánh sáng kiếp lôi chói mắt không ngừng nhảy vọt trên người Bùi Lăng, sau đó kiếp lực hóa thành vô số tơ mỏng dần bị hấp thu, dưới thiên uy, cơn đau dữ dội bị áp chế, Bùi Lăng lập tức dừng tiên thuật.

Thiên kiếp tiếp tục đánh về phía "Thế Vị".

Bùi Lăng không do dự, tiếp tục ra tay lại hút một trăm cây [Túy Ế Liệt Thân Châm] vào lòng bàn tay.

Trên thực tế, nếu mình có thể một hơi nuốt xuống, hắn muốn trực tiếp một lần nuốt một ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], như thế có thể càng nhanh vượt qua "Túc Cấp" tổ sư.

Thế là...

Rầm rầm rầm...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Rầm rầm rầm...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Mây đen như nộ hải treo đỉnh cuồn cuộn không ngớt, trong đó ấp ủ kiếp lôi khi thì bổ về phía "Thế Vị", khi thì chém về phía Bùi Lăng, lăn lộn qua lại cực kỳ bận rộn.

Thấy tốc độ Bùi tiên đế nuốt [Túy Ế Liệt Thân Châm 1 càng lúc càng nhanh, đã vượt qua mình: "Túc Cấp" tổ sư hơi ngạc nhiên cũng hoạt động cổ tay.

Hắn ta đột nhiên bình tĩnh nói: "Ta đã nuốt vào hai ngàn cây L Túy Ế Liệt Thần Châm] "

"Châm này uy năng cường đại, có thể làm tu sĩ có tu vi như chúng ta cũng cảm thấy đau đến không muốn sống!"

"Nhưng toàn bộ Bàn Nhai giới đều là huyễn cảnh do trận pháp diễn hóa"

"Thứ trong này cường đại như thế nào đều là hư ảo."

"Ta là Tiên Đế thượng giới, đã sớm nhìn xuyên hư vô như tâm thần mê hoặc này, khiến người sinh lòng ảo giác, tất nhiên lật tay là có thể trấn áp."

Chương 2360: Thi triển thủ đoạn (2)

Tiếng nói vừa dứt, [Túy Ế Liệt Thần Châm] lơ lửng giữa hai người, trước đó vẫn hơn 97700 cây, ngay sau đó chỉ còn lại 96700 cây!

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống: "Túc Cấp"

tổ sư này đang gian lận!

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đột nhiên cảm thấy, hình như vừa rồi "Túc Cấp" tổ sư đã nuốt hai ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] !

Ngay một lát trước: "Túc Cấp" thi triển thuật pháp, hắn ta há miệng càng biến càng lớn, trong chớp mắt hóa thành cái miệng to như chậu máu, một hơi nuốt toàn bộ một ngàn cây châm đen vào trong bụng.

Đúng vậy: "Túc Cấp" tổ sư này không gian lận, đối phương thật sự nuốt hai ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] !

Tổ sư Vô Thủy sơn trang thật sự lợi hại!

Cơn đau của [Túy Ế Liệt Thần Châm] này, dưới tình huống bình thường mười cây có thể khiến hắn đau đến không thể chịu đựng được, cần tròn nửa canh giờ mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại.

Nhưng "Túc Cấp" tổ sư này lại có thể nuốt hai ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] trong thời gian ngắn như thế, hơn nữa vẻ mặt hắn ta tự nhiên như không xảy ra cái gì, hoàn toàn không gian nan như lúc hắn vừa đối phó.

Không được!

Phải tăng tốc đội!

Nếu không chẳng thể đuổi kịp đối phương!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại đưa tay ra hút một trăm cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], một ngụm nuốt vào, cơn đau vô cùng mãnh liệt lập tức trào lên như lũ quét!

Hắn cố nén cơn đau như tập trung tất cả cực hình trên thế gian, lại một lần hút tới một trăm cây châm đen, lúc há miệng, trong miệng toàn là vết máu màu đỏ tươi, thuận theo khóe miệng nhanh chóng trượt xuống.

Bùi Lăng tiếp tục nuốt một trăm cây châm đen vào.

Trong chốc lát, cơn đau như đạt đến mức cực hạn trong chớp mắt, ầm vang bộc phát!

Mạch máu trên dưới cả người Bùi Lăng nổ tung, quanh người tản ra sương máu đậm đặc, phóng tầm mắt nhìn tới gần như không một chỗ nào hoàn hảo, vô cùng thê thảm.

Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, Bùi Lăng suýt nữa trực tiếp ngất đi, hắn cố gắng chống đỡ đánh ra pháp quyết.

Trên vòm trời mây đen trùng điệp, kiếp lôi to lớn gầm thét đánh xuống...

rầm rầm rầm...

Oanh...

Lôi âm chấn động thiên địa, tiếng ù ù như vĩnh viễn không có điểm dừng.

Một lát sau, số lượng [Túy Ế Liệt Thần Châm] mà Bùi Lăng nuốt vào đã đạt đến hơn 2500 cây, thành công vượt qua "Túc Cấp" tổ sư một trăm cây.

Chính giữa bảo tọa: "Túc Cấp" tổ sư khẽ gật đầu, khen ngợi nói:

"Bùi tiên đế thật sự đạo tâm kiên định"

"Vừa rồi ta đã nuốt hơn ba ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm]"

"Trước đây không lâu, ta thi triển thuật thôn tính, một hơi nuốt vào một ngàn châm, châm dài vào cổ họng đau đớn như nước thủy triều, rất khó chịu đựng"

"Nhưng phương thiên địa này chỉ là huyễn cảnh mà thôi"

"Ta có thể kịp thời phá huyễn tượng, hiểu rõ nguồn gốc, chống lại ảo giác mê hoặc tâm trí trong huyễn cảnh."

Tiếng nói vừa ra, lít nha lít nhít [Túy Ế Liệt Thần Châm] lơ lửng phía trên lập tức mất đi một ngàn cây giống như vừa rồi!

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, bỗng cảm giác có chỗ nào không quá đúng, nhưng chẳng mấy chốc áp lực của hắn tăng mạnh: "Túc Cấp" tổ sư này thật sự lợi hại!

Đối phương không có tiên thuật, tốc độ nuốt [Túy Ế Liệt Thần Châm] lại nhanh như vậy!

Thế nhưng, chỉ cần tốc độ của hắn nhanh thêm một chút, có lẽ còn có thể vượt qua đối phương...

Ngay sau đó, Bùi Lăng trực tiếp hút tới ba trăm cây [Túy Ế Liệt Thần Châm 1...

Bên ngoài Vô Thủy sơn trang.

Mây đen buông xuống, lôi điện ầm vang.

Một bộ thanh sam một mình đạp không mà đứng, hai tay áo đón gió đung đưa, trong hư không quanh người "Thế Vị" tổ sư xuất hiện dãy núi liên miên, dãy núi nguy nga, ngọn núi cao ngất hiểm trở như tầng tầng lớp lớp, khí tức nặng nề tản khắp trời cao, bao quanh bảo vệ cùng gốc cây quế che trời kia.

Phía trên, điện quang càng ngày càng chướng mắt, như một vòng mặt trời mới tinh sắp sinh ra.

Cùng lúc đó, uy áp giữa thiên địa càng mãnh liệt.

Ngọn núi như vạn quân vô hình đè xuống đầu.

"Thế Vị" tổ sư bình tĩnh nhìn tình cảnh này, sau lưng hắn ta còn đang không ngừng tuôn ra vô số núi cao, cây quế chập chờn, vàng ròng nhỏ vụn bay xuống nhao nhao.

Trong mây, lại hình thành một đầu lôi long khổng lồ.

Thể xác vắt ngang vạn dặm, lân giáp tươi sáng, khí tức hung bạo, sau khi xuất hiện gạt mây làm điện, rất linh động.

Khoảnh khắc cúi đầu đột nhiên tấn công xuống!

Áo bào quanh người "Thế Vị" tổ sư phần phật bay múa, nhanh chóng bấm pháp quyết, ngọn núi trong hư không lập tức tăng vọt đón lấy lôi long, như muốn vây khốn nó trên bầu trời.

Ngay lúc này, kiếp lôi hóa thân lôi long đột nhiên thay đổi phương hướng, chém về phía Vô Thủy sơn trang.

rầm rầm rầm...

Tiếng lôi đình nổ tung lập tức vang lên!

Vẻ mặt "Thế Vị" khẽ giật mình, trong chốc lát không biết đây là có chuyện gì, trong chớp mắt dãy núi quanh người đã cao vút trong mây nhưng không chịu bất kỳ công kích gì.

Nhưng không đợi hắn ta suy nghĩ nhiều, hư không đột nhiên vỡ ra, một đội thiên binh thiên tướng cầm đao cầm thương trận hình chỉnh tề, quân dung túc sát, đang được chỉ huy hô quát giết tới.

Chương 2361: Khống chế đạo kiếp

Vẻ mặt "Thế Vị" lập tức nghiêm nghị, đây là thủ đoạn của Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ", mặc dù chỉ là một kích tiện tay của đối phương, lại nhất định phải dốc hết sức đối phó!

Nghĩ tới đây, hắn ta vừa muốn hành động, lúc thi triển pháp quyết ngón tay rút gân một cái, bấm sai pháp quyết, pháp lực cả người lập tức đại loạn, thuật pháp phản phệ, khí huyết ngược dòng, kinh mạch chấn động!

"Thế Vị" hơi thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu đây là thủ đoạn của vị cấm kỵ U Tố mộ kia.

Lúc này hắn ta không dám khinh thường, nhanh chóng bộc phát ra toàn bộ pháp lực.

Ngay lúc này, bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân đều nhịp nặng nề đạp vang trời cao, trường thương chỉ xéo, mũi thương rét lạnh bùng lên, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát ý, chỉ thẳng vào "Thế Vị".

Thiên binh thiên tướng đã bắt đầu công kích!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Khí tức nạn lửa binh cuồn cuộn mãnh liệt như là mũi tên, khí thôn vạn dặm, chỉ một thoáng đánh nát mấy tầng ngọn núi ngăn phía trước "Thế VỊ".

Thấy thế: "Thế Vị" vội vàng muốn thi triển thủ đoạn khác nhưng vào lúc này trên trời cao có tiếng rống như rồng, lại một đường lôi kiếp thành hình, tiếp tục đánh xuống hắn ta...

ầm ầm ầm...

Tiếng sấm chớp cuồn cuộn rộng lớn, tất cả thiên binh thiên tướng đều bị tiêu diệt bởi lôi kiếp, khí tức tai ách tản ra khắp phương thiên địa này cũng bị lôi kiếp ngăn lại.

Tất cả không liên quan đến "Thế Vị", dưới thiên uy huy hoàng này, toàn bộ đều dễ dàng sụp đổi "Thế Vị" vội vàng phòng ngự nhưng vô số ngọn núi nhao nhao tán loạn như bọt biển, cuối cùng kiếp lôi suy yếu từng tầng vẫn vẫn vững vàng đánh vào trên người hắn ta, lập tức toàn bộ đạo thể của hắn ta có vài chỗ cháy đen, lại chịu một chút thương thế.

Hắn ta nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, vẫy tay một cái, vô số sông núi hiện lên trời cao như non sông vạn dặm, bị cách không na di đến tận đây, hùng tráng mỹ lệ, hoa mỹ ung dung, yểu điệu thâm tú... Những sông núi này ngoại trừ vẻ nặng nề cổ xưa, đều ẩn chứa đủ loại khí tức huyền diệu như gửi gắm ý niệm, như tâm nguyện nhờ vả, như thanh danh tốt đẹp hợp thành, như linh tú sở chung...

Tất cả khí tức giao hòa hiện ra, như khói như sương quanh quẩn quanh người "Thế Vị", nhìn như nhẹ mềm nhưng lại có lực phòng ngự cực mạnh.

Nhưng ngay lúc này, kiếp lôi lại thay đổi phương hướng một cách quỷ dị, rơi xuống Vô Thủy sơn trang...

"Thế Vị" lập tức cau mày, là ai đang cướp đạo kiếp của hắn ta?

Còn chưa suy nghĩ xong, tiếng la giết vang lên, trong từng tiếng trống quân lại có một đội thiên binh thiên tướng đánh tới...

Hắn ta không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ra tay...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm bóng tối, chín cột trụ màu trắng che trời.

Trên mỗi một cây cột trụ đều có một sợi xiềng xích vô cùng thô to nhô ra, cuốn lấy quan tài huyết sắc lơ lửng giữa trung tâm chín cột trụ, phía trên cột trụ màu trắng có ngàn vạn ánh sáng, lại tự hiện ra hình ảnh một tòa tông môn to lớn.

Cửu Nghi sơn luồng khí trong trẻo lưu chuyển, Hàn Âm Kiếm tông kiếm ý nghiêm nghị, Yến Tê thành kim qua thiết mã, Tố Chân Thiên tươi đẹp hoa mỹ, Lưu Lam hoàng triều đường hoàng uy nghiêm, Vô Thủy sơn trang tuỳ tiện không bị trói buộc, Luân Hồi tháp u ám sâm nghiêm, Thiên Sinh giáo tôn quý yêu dị và Trọng Minh tông xa hoa lãnh khốc... Khí số chín tông mạnh nhất đến từ phương thế giới này liên tục không ngừng xen lẫn lực lượng thiên kiếp phía trên, vẫn trấn áp quan tài khiến nó không thể tiếp tục nổi lên.

Lại có vô số xiềng xích nhỏ bé xếp chồng như dây leo, rủ xuống từng đống.

"Thùy Vũ" tay áo bồng bềnh, đứng trên xiềng xích nối với cột trụ trắng to lớn hiện ra sơn môn Vô Thủy sơn trang, giữa khe hở lưu châu, hắn ta mắt sắc như sương.

Bóng tối xung quanh đậm đặc như thực chất, vô số vòng xoáy đen nhánh còn đậm đặc hơn bóng tối trải rộng toàn bộ hư không.

Vòng xoáy giao nhau mãnh liệt như nước thủy triều, lại không thể tới gần xiềng xích to lớn.

Lực hút vô cùng kinh khủng truyền ra từ trong vòng xoáy.

"Thùy Vũ" đạp xích mà đứng, không nhúc nhích tí nào, chỉ có góc áo hơi bay lên, hắn ta bình thản nói: "Phải có thiên binh thiên tướng."

Tiếng nói vừa dứt, vô số thiên binh thiên tướng giáp trụ tươi sáng, quân dung nghiêm túc lập tức xuất hiện.

Chỉ có điều, bọn họ vừa xuất hiện đã bị lực hút xung quanh kéo chia năm xẻ bảy, cưỡng ép cướp vào trong vòng xoáy, rơi vào Vĩnh Dạ đại mộng.

Vẻ mặt "Thùy Vũ" tổ sư không thay đổi, phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh này xảy ra vấn đề lớn, mặc dù bản thể của hắn ta còn ở trong quan tài huyết sắc không ra được nhưng lực lượng có thể vận dụng đã tiếp cận tiên nhân chân chính!

Hiện tại tất cả thủ đoạn của hắn ta đều bị tiểu tiên huyễn cảnh này kéo vào trong mộng cảnh.

Thế nhưng, phương thế giới này vốn là huyễn cảnh dùng cho tiên nhân thậm chí cả Tiên Đế như hắn ta rèn luyện.

Nếu tiểu tiên huyễn cảnh dễ dàng bị phong ấn, ngược lại quá không thú vị!

Nghĩ tới đây: "Thùy Vũ" tổ sư quay đầu nhìn về phía Vô Thủy sơn trang, ánh mắt của hắn ta nhìn qua từng tầng cách trở, rơi vào kiếp vân phía trên Cửu Nghi sơn "Thế VỊ".

Phải dùng thiên kiếp gia cố phong ấn, sau đó mới có phần thắng!

Chương 2362: Vấn đề

Thế là: "Thùy Vũ" tổ sư nhắm chuẩn thời cơ, nhân lúc thiên kiếp đánh về phía Bùi Lăng, lập tức đưa tay chộp một cái, cách không na di mảng lớn không gian xung quanh "Thế Vị" đến Vĩnh Dạ hoang mạc!

"Thế Vị" lập tức nhướn mày, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, kiếp vân sôi trào mãnh liệt đã xuất hiện trên không chín cột trụ, điện quang tím xanh bùng lên, lôi kiếp to lớn âm vang giáng xuống...

Vô Thủy sơn trang.

Trời cao khói đen thướt tha, còn lại chín vạn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], cả người Bùi Lăng đẫm máu, khí tức kiếp lực xung quanh vô cùng dày đặc, hắn đã nuốt năm ngàn cây châm dài, cuối cùng đã ngang hàng với "Túc Cấp" tổ sư.

Mặc dù có kiếp lực thiên kiếp áp chế cảm giác đau của [Túy Ế Liệt Thần Châm], nhưng nuốt số lượng châm đen trong thời gian ngắn như thế, lấy tu vi Hợp Đạo hậu kỳ cũng không kịp luyện hóa!

Lúc này, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cả người mình không một chỗ nào không ngừng truyền đến đau đớn như lăng trì, nhất là phần bụng trướng đến khó chịu, ngay cả một giọt nước cũng không thể uống xong!

Hắn vừa muốn thở một chút, chuẩn bị luyện hóa [Túy Ế Liệt Thần Châm] trong cơ thể, lại tiếp tục trận luận đạo này.

Đã thấy "Túc Cấp" tổ sư mở miệng lần nữa: "Ta đã nuốt vào sáu ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] "

"Lần này, ta thi triển thôn thiên chi thuật, lấy khí thế thôn thiên nuốt vào một ngàn cây châm dài."

"Nếu là tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong, tuyệt đối không thể thừa nhận cơn đau của nhiều [Túy Ế Liệt Thần Châm] như thế"

"Nhưng ta tâm chí kiên định, đạo tâm như sắt, nhìn ra phương huyễn cảnh này, khiến ảo giác không có chỗ dung thân, lại không có chút đau đớn nào."

Ngay sau đó, [Túy Ế Liệt Thần Châm] lơ lửng phía trên lập tức thiếu một góc, lại từ chín vạn cây, trực tiếp biến thành tám vạn chín ngàn cây.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy tình huống không đúng, rõ ràng tốc độ nuốt [Túy Ế Liệt Thần Châm 1 của "Túc Cấp" tổ sư này không nhanh bằng hắn, sao vẫn hơn hắn một ngàn cây?

Chắc chắn là chỗ nào đó có vấn đề!

Nhưng rốt cuộc là chỗ nào?

Không được!

Tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ thua thật!

Phải nghĩ cách biết rõ ràng rốt cuộc chuyện này là như thế nào!

Ngoài ra, hiện tại cũng không thể để đối phương tạo ra sự chênh lệch quá lớn, nếu không dù chút nữa biết nguyên nhân, cũng rất khó đuổi kịp đối phương!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, hút tới một trăm cây [Túy Ế Liệt Thần Châm].

Hắn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nôn mửa của mình, lúc này há mồm, liên tục nuốt một trăm cây [Túy Ế Liệt Thân Châm] vào bụng.

Cơn đau dữ dội như là triểu cường mãnh liệt bành trướng tới, gào thét hoàn toàn thôn phệ nhục thể và thần hồn của hắn.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy cơn đau khó nói quấn lấy hắn từng tầng, cơn đau dữ dội như không ngừng không nghỉ khiến hắn muốn nổi điên, hận không thể thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ.

Hắn cố nén đủ loại tra tấn như luyện ngục, đang muốn thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1, đã thấy biển mây kiếp vân đen như mực vốn trùng điệp phía trên bầu trời như tan thành mây khói trong chớp mắt.

Sắc trời trong trẻo sáng long lanh yên tĩnh chiếu xuống, vô số bụi cháo vốn bay lên lơ lửng lại chớp mắt không thấy, chỉ còn sắc trời trong vắt, ôn nhu lại sáng tỏ.

Vô số kiếp lôi vốn ấp ủ trong mây cũng biến mất theo.

Thiên uy huy hoàng, uy áp kinh khủng, lôi đình ù ù... Như ảo giác, tất cả đều không thấy, chưa từng để lại chút dấu vết nào.

Trong nháy mắt, vòm trời khôi phục vẻ sáng sủa, xanh ngọc, trong suốt như lưu ly.

Chỉ có trên mặt đất vốn xanh um tươi tốt lại thủng trăm ngàn lỗ, lôi hỏa và khí tức thuật pháp xen lẫn hỗn tạp, khắp nơi đều là dấu vết mấp mô loang lổ từng khối như cháy đen, tỏ rõ vừa xảy ra đại chiến dữ dội.

Nhìn tình cảnh này, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt trong lòng căng thẳng, thiên kiếp đâu?

Sao hết thiên kiếp rồi!

Tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này có thể tạm thay thiên đạo, dẫn tới thiên kiếp, cũng có thể điều khiển thiên kiếp đã hạ xuống.

Chỉ có điều, cái sau càng đơn giản hơn, cái trước lại cần càng nhiều lực lượng pháp tắc!

Cần tập trung tinh thần hơn!

Cũng cần thời gian thi triển dài hơn!

Nếu là lúc bình thường, tất nhiên những điều này không phải vấn đề gì quá lớn với hắn.

Nhưng hiện tại hắn đã sắp đến mức như đèn cạn dâu, dù là nhục thân thần hồn, đau đớn, thương thế, mỏi mệt... Đều đã vượt qua cực hạn, sớm đã không gánh chịu nổi.

Lúc này, cũng không thể trì hoãn thời gian một tức!

Trong chốc lát, Bùi Lăng cảm thấy thần hồn của mình bắt đầu tán loạn trong cơn đau dữ dội như từng làn sóng cọ rửa mà đến, vào lúc mấu chốt hắn không để ý tới cái khác, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Chương 2363: Vấn đề (2)

"Leng keng! Kiểm tra ra trong cơ thể ký chủ có rất nhiều [Túy Ế Liệt Thần Châm]..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu luyện hóa cho ngài...

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức nhớ ra cái gì đó, vừa rồi "Túc Cấp" tổ sư đang dùng pháp tắc gian lận!

Đệt!

Điều này không công bằng!

Mặc dù vừa rồi hắn cũng để ý chí Đọa Tiên luận đạo thay, nhưng... Nhưng đó là hóa thân của mình, hóa thân làm việc thay bản thể là chuyện đương nhiên, cũng không tính phá hỏng quy củ!

Hiện tại "Túc Cấp" tổ sư này thật sự quá vô lại!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, thân thể Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại không phát ra tiếng nào.

Hơn nữa, sau khi hệ thống tiếp quản quyền khống chế thân thể, cảm giác đau do [Túy Ế Liệt Thần Châm] mang tới cũng không yếu bớt chút nào, chỉ là hắn có thể vận chuyển pháp lực bình thường!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, bắt đầu vận chuyển [Hằng Hỏa Chân Quyết].

Pháp lực mênh mông lập tức bắt đầu vận chuyển dọc theo kinh mạch, ngọn lửa màu vàng nhạt chậm rãi hiện ra, quấn quanh phía trên thể xác làm không gian xung quanh cả người hắn có loại chập chờn không chân thật.

Theo ngọn lửa như mặt trời nóng bỏng, [Túy Ế Liệt Thân Châm] trong cơ thể Bùi Lăng nhanh chóng bị luyện hóa, trở thành một bộ phận lực lượng của hắn.

Theo công pháp vận chuyển, cuối cùng cảm giác đau trên dưới cả người hắn dân yếu bớt, hắn nhìn châm dài như khói đen trong phạm vi tầm mắt, hơi lưu ý đã phát hiện số lượng chỉ có 88,000 cây, trong lòng lập tức trầm xuống: "Túc Cấp" tổ sư này lại nuốt thêm một ngàn cây [Túy Ế Liệt Thân Châm] !

Đương nhiên, lấy tốc độ hiện tại của đối phương, hắn chỉ cần hệ thống uỷ thác kết thúc, chẳng mấy chốc có thể đuổi theo.

Chỉ là môn pháp tắc "Từ không sinh có" của đối phương lại rất khó đối phó!

Thế nhưng: "Túc Cấp" tổ sư này không vừa lên đã dùng đầu pháp tắc "Từ không sinh có" này, nuốt toàn bộ mười vạn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], nói rõ đầu pháp tắc này cũng có một loại hạn chế nào đó.

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc lời nói của đối phương không thể vượt qua khả năng tiếp nhận hiện thực của người đứng xem xung quanh.

Một lần chỉ dẫn trước hắn một ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm 1, vì vậy mỗi lần sử dụng "Từ không sinh có" cũng chỉ có thể nuốt thêm một ngàn cây.

Bây giờ: "Túc Cấp" đã nhiều hơn hắn hắn hai ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], rất có thể tiếp theo đối phương sử dụng lại "Từ không sinh có", có thể nuốt thêm hai ngàn cây!

Tình huống không ổn!

Tu vi của "Túc Cấp" tổ sư này cao hơn hắn quá nhiều, mỗi lần đối phương sử dụng "Từ không sinh có", hắn đều không thể phát hiện!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã thấy "Túc Cấp" tổ sư mở miệng lần nữa: "Vừa rồi ta lại nuốt thêm hai ngàn cây [Túy Ế Liệt Thân Châm]"

"Lần này, ta thi triển thao thiết chỉ thuật, một hơi nuốt vào hai ngàn cây châm dài."

"Cơn đau lần này càn quét như nước thủy triều, lại như sóng to gió lớn, như muốn đổ ập xuống."

"Nhưng ta đạo tâm kiên định, cuối cùng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã nhìn xuyên hư vô, vì vậy thái bình vô sự, không có bất kỳ điều không ổn nào."

Tiếng nói vừa ra, [Túy Ế Liệt Thần Châm] phía trên lại im hơi lặng tiếng thiếu đi hai ngàn cây.

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, đúng như thết Nhưng ngay chớp mắt tiếng nói "Túc Cấp" tổ sư vừa ra, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng đột nhiên vang lên lần nữa: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang luận đạo tiên lộ..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 6.0 là [bản vượt lên tiên lộ], hệ thống ưu tiên luận đạo tiên lộ cho ngày..."

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Luận đạo tiên lộ?

Lần trước hắn chiến đấu với "Ngũ Ôn" tổ sư cũng dùng hệ thống uỷ thác, nhưng lúc đó cũng không có nhắc nhở này...

Không!

Lần đó là đấu pháp, lần này là luận đạo!

Hơn nữa lúc ấy "Ngũ Ôn" tổ sư thua vì hệ thống dùng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, dẫn đạo kiếp cho đối phương!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thầm thở phào.

Mỗi lần "Túc Cấp" tổ sư này sử dụng "Từ không sinh có", hắn đều không phát hiện được, nhưng hành động lần này không thể lừa được hệ thống!

Sau đó hệ thống điều khiển hắn luận đạo, hắn hoàn toàn không cân lo lắng lúc nuốt [Túy Ế Liệt Thần Châm], loại đau đớn cuồn cuộn mênh mông kia khiến hắn cần dừng lại nghỉ ngơi, không thể tiếp tục.

Bởi vì hệ thống căn bản không quan tâm hắn có đau hay không!

Thế nhưng, hiện tại chỉ cần tiên lộ có thể thắng là được, một chút đau khổ có thể chịu đựng cho qua!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghênh đón cơn đau như sóng to gió lớn.

Nhưng ngay lúc hắn cho rằng hệ thống sẽ thao túng mình tăng tốc nuốt [Túy Ế Liệt Thần Châm] ngay lập tức, đã thấy thân thể không nhúc nhích, rất đoan trang ngồi xếp bằng sau án dài.

Đợi nửa ngày cũng không có ý nuốt [Túy Ế Liệt Thân Châm].

Ngay lúc Bùi Lăng đang nghi ngờ: "Túc Cấp" tổ sư đột nhiên nói:

"Cho đến bây giờ, ta đã nuốt một vạn ba ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm 1"

Chương 2364: Hệ thống luận đạo

"Lần này, ta thi triển Thực Nhật bí pháp, hóa thành Thiên Cẩu nuốt vào rất nhiều châm dài."

"Lúc châm dài vào miệng, đau đớn như bão táp cuốn tới."

"Nhưng cuối cùng phương thiên địa này vẫn là huyễn cảnh"

"Chẳng mấy chốc ta đã khám phá ảo giác trong huyễn cảnh"

Ngay sau đó, [Túy Ế Liệt Thân Châm] lơ lửng phía trên hai người mất đi bốn ngàn cây!

Đệ tử, chấp sự, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Vô Thủy sơn trang... Lập tức cảm thấy cho đến bây giờ "Túc Cấp" tiên đế thật sự nuốt tất cả một vạn ba ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm].

Toàn bộ quá trình rõ ràng rành mạch, bọn họ có nhiều người như vậy, mỗi một người đều nhìn rõ, không có chút nghi ngờ gì.

Đây là việc vừa xảy rat Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy nặng nề, điều này thật sự giống với suy nghĩ của hắn, lúc bắt đầu "Túc Cấp" tổ sư chỉ nhiều hơn hắn một ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm 1, sử dụng "Từ không sinh có" cũng chỉ có thể thêm ra một ngàn.

Sau đó hắn nuốt thêm hai ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], sử dụng "Từ không sinh có" có thể thêm hai ngàn, hiện tại con số này đã đến bốn ngàn...

Tiếp tục như vậy, đối phương lại dùng ba lần "Từ không sinh có", hắn sẽ trực tiếp thua!

Trừ khi hắn có thể nhanh chóng rút ngắn sự chênh lệch trong thời gian ngắn!

Chỉ có điều, dù trong lòng Bùi Lăng đã vô cùng lo lắng, hệ thống lại không có phản ứng gì.

Đừng nói đến rút ngắn sự chênh lệch giữa đôi bên, từ khi bắt đầu uỷ thác đến bây giờ, hệ thống chưa từng nuốt một cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] nào!

Thấy Bùi Lăng không có bất kỳ động tác gì: "Túc Cấp" tổ sư cũng ngừng lại theo, dường như tiếp tục nuốt châm dài cũng là một loại gánh nặng rất lớn với lúc này.

Qua khoảng một khắc đồng hồ: "Túc Cấp" tổ sư đột nhiên mở miệng lần nữa: "Ta đã nuốt hai vạn một ngàn cây [Túy Ế Liệt Thần Châm]"

"Trận pháp diễn hóa phương ảo cảnh này rất cao thâm"

"Tất cả các loại đau khổ đều sinh động như thật"

"Nhưng cuối cùng ta lấy nghị lực lớn nhìn xuyên hư vô"

"Lần này nuốt châm rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cảm giác đau gì, cực kỳ nhẹ nhõm."

Vừa nói xong, hơi khói màu đen tản khắp trời cao lập tức thiếu một mảnh, số lượng [Túy Ế Liệt Thần Châm] giảm mạnh còn tám ngàn cây!

Toàn bộ tu sĩ Vô Thủy sơn trang vây xem luận đạo cảm thấy lời nói vừa rồi của "Túc Cấp" tiên đế, từng câu là thật!

Thậm chí, ngay cả tổ sư sáu tông đang đại chiến cũng có chút ấn tượng với việc "Túc Cấp" trang chủ nuốt hai vạn một ngàn cây [Túy Ế Liệt Thân Châm].

Thấy lần này "Túc Cấp" tổ sư chỉ nói kết quả nhưng không giải thích quá trình nuốt [Túy Ế Liệt Thân Châm], Bùi Lăng lập tức biết hắn cứ tiếp tục dừng lại, sự chênh lệch giữa đôi bên càng lúc càng lớn: "Từ không sinh có" của đối phương đã càng ngày càng không có hạn chết "Xảy ra chuyện gì?"

"Sao hệ thống vẫn chưa hành động!"

"Tiếp tục như vậy, ta sẽ thua ngay lập tức"

"Trừ khi hệ thống thao túng ta, một hơi nuốt bốn vạn năm ngàn lẻ một cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] trở lên!"

"Nhưng nói như vậy, nhục thể của ta tuyệt đối không chịu nổi!"

"Hay là... Bản chất trận luận đạo này không liên quan đến số lượng [Túy Ế Liệt Thần Châm] đã nuốt vào?"

Trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng giữ vững tỉnh táo, suy đoán đủ loại khả năng.

Nhưng đúng lúc này: "Túc Cấp" tổ sư khẽ mỉm cười, nói: "Bùi tiên đế, phương thiên địa này vốn là huyễn cảnh"

"Trong huyễn cảnh, sinh lão bệnh tử đều là hư vô."

"Đau đớn cũng chỉ là ảo giác mà thôi."

"Chúng ta đều là Tiên Đế thượng giới lâm trần, sao có thể bị huyễn cảnh này mê hoặc?"

"Nếu Bùi tiên đế không đuổi kịp, ta sẽ trực tiếp thắng"

"Đương nhiên, thắng thua đều là việc nhỏ."

"Lần luận đạo này, trải nghiệm đủ loại biến hóa của ảo cảnh, khảo vấn đạo tâm, tìm kiếm chân lý mới là mục đích thật sự của chúng ta"

Nghe vậy, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không có bất kỳ đáp lại gì.

"Túc Cấp" tổ sư không cần phải nhiều lời nữa, lại đợi khoảng một khắc đồng hồ, hắn ta tiếp tục nói: "Cho đến bây giờ, ta đã nuốt bốn ngàn hai trăm cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] "

"Chỉ là ảo giác huyễn cảnh, đã không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với ta."

"Lần này ta nuốt châm như phàm nhân uống nước."

"Chỉ là tiện tay mà thôi."

Nói sao pháp vậy, [Túy Ế Liệt Thần Châm] phía trên lập tức thiếu đi hai vạn một ngàn cây.

Số châm đen lơ lửng chỉ còn lại 53,000 cây!

Trong đầu rất nhiều tu sĩ Vô Thủy sơn trang quan chiến lập tức hiện ra hình ảnh "Túc Cấp" tiên đế vừa nuốt bốn ngàn hai trăm cây [Túy Ế Liệt Thần Châm].

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng giật mình.

Dựa theo quy luật trước mặt để tính toán, tổng số [Túy Ế Liệt Thần Châm] mà đối phương nuốt lần này, chắc là ba vạn bảy ngàn cây mới đúng.

Nhưng "Túc Cấp" tổ sư này lại trực tiếp báo ra bốn ngàn hai trăm, trực tiếp tăng lên gấp đôi trên cơ sở vừa rồi!

Hơn nữa, mấy lần trước đó đối phương còn miêu tả nỗi đau lúc nuốt [Túy Ế Liệt Thần Châm], nhưng lần này hắn ta đã công bố pháp bảo châm đen này đã không thể ảnh hưởng đến đối phương!

Chương 2365: Thắng!

"Từ không sinh có" của "Túc Cấp" tổ sư này đã sắp không có bất kỳ hạn chế gì!

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng lập tức vô cùng lo lắng nhưng hệ thống vẫn không có bất kỳ phản ứng gì giống như vừa rồi, chỉ thao túng thân thể hắn ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, dường như căn bản không tham gia trận luận đạo này.

Ngay sau đó: "Túc Cấp" tổ sư không tiếp tục nghỉ ngơi mà tiếng nói bình tĩnh: "Cho đến bây giờ, ta đã nuốt vào năm vạn lẻ một cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] "

"Ảo giác của phương ảo cảnh này đã như không có gì với ta."

"Ta, thắng!"

Ngay chớp mắt một chữ cuối cùng của "Túc Cấp" tổ sư rơi xuống, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đột nhiên hóa thành dáng vẻ "Túc Cấp".

Ngay sau đó, hơi khói màu đen phía trên chậm rãi chập chờn, trong nháy mắt rút lại gần hết, mười vạn [Túy Ế Liệt Thần Châm] thiếu đi bốn vạn năm ngàn lẻ một cây!

Khí tức Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng cường thịnh!

Trong cơ thể hắn lập tức có thêm bốn vạn năm ngàn lẻ một cây L Túy Ế Liệt Thân Châm], hơn nữa như "Túc Cấp" tổ sư đã nói, bốn vạn năm ngàn lẻ một cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] này như không có gì với hắn ta, không tạo thành bất kỳ khó chịu nào!

Phía dưới, trong đầu tất cả các đệ tử, chấp sự, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Vô Thủy sơn trang... Đều hiện lên tình cảnh Bùi Lăng nuốt bốn vạn năm ngàn lẻ một cây châm đen này.

Tất cả bọn họ "thấy" Bùi tiên đế thi triển một môn thuật pháp, như gió mạnh cắn nuốt biển, hút rất nhiều [Túy Ế Liệt Thần Châm] vào bụng.

Cùng lúc đó, trong đầu tổ sư sáu tông đang đại chiến cũng xuất hiện hình ảnh giống vậy...

Trong chốc lát: "Túc Cấp" tổ sư khẽ giật mình.

Trong đầu Bùi Lăng cũng trống rỗng.

Bốn vạn năm ngàn lẻ một cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], cộng thêm năm ngàn cây châm đen đã bị hắn luyện hóa lúc trước, tất cả là năm vạn lẻ một cây [Túy Ế Liệt Thần Châm], giống như đúc những gì mà "Túc Cấp" tổ sư đã dùng"Từ không sinh có" nói!

Hắn tưởng mình sẽ thua thật!

Kết quả đây là... Trộm nhà vào lúc cuối cùng?

Không đợi hắn lấy lại tinh thần, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Luận đạo tiên lộ thành công..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cho ngài...

Thế là, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức đánh ra từng pháp quyết phức tạp, cổ xưa.

Chỉ một thoáng, trên trời xuất hiện kiếp vân che đậy sắc trời.

Trong kiếp vân, ban ngày hóa thành đêm, cơn gió mạnh gào thét tới từ bốn phương tám hướng, cát bay đá chạy, sông rộng đảo dòng.

Vô số điện xà đốt tầng mây đen nhánh, ánh sáng tím xanh lấp lánh toàn bộ thiên địa.

Thiên uy huy hoàng trùng điệp, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ địa giới Vô Thủy sơn trang, lại còn đang gào thét lan ra nơi xa.

Chẳng mấy chốc, kiếp vân bắt đầu lan tràn đến địa giới tám tông khác.

Tình cảnh như vậy đã tương xứng với đạo kiếp của "Thế Vị"!

Trong kiếp vân như có lợi kiếm rét lạnh treo cao, mang theo uy áp tràn trề ầm vang giáng xuống, chỉ thẳng vào "Túc Cấp"!

Phát hiện đạo kiếp trước mắt đến vì mình: "Túc Cấp" tổ sư đột nhiên lấy lại tinh thần, xảy ra chuyện gì?

Đạo kiếp của hắn ta ở phương huyễn cảnh này giáng lâm sớm?

Là Bùi tiên đế!

"Túc Cấp" tổ sư lập tức nhìn về phía Bùi Lăng, vỗ tay khen: "Lần luận đạo này rất đặc sắc!"

"Chúng ta ở trong huyễn cảnh lâu ngày, đạo đồ phía trước mênh mông đã lâu."

"Hôm nay luận đạo với Bùi tiên đế như cự thạch vào biển, cảm ngộ rất nhiều."

"Trận này, là Bùi tiên đế thắng!"

"Không biết Bùi tiên đế dẫn hạ trận đạo kiếp này cho ta, là muốn lại luận bàn một trận?"

Vèo!

Độn quang lóe lên, không đợi Bùi Lăng hoàn toàn thi triển ra tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, bóng dáng hắn trên đài áng mây lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cùng lúc đó, khí tức "Phục Cùng" tổ sư cũng biến mất khỏi phương thiên địa này.

Thấy tiên lộ thành công: "Họa" không chút do dự, vương tọa treo lủng lắng nhanh chóng nhạt lại, bóng dáng ngồi ngay ngắn trên vương tọa cũng biến mất khỏi hư không.

"Họa" vừa rời đi, khí tức tai ách chôn vùi, cuối cùng tổ sư sáu tông đã thở phào một hơi, tổ sư Luân Hồi tháp và "Chúc Y" không chút do dự, nhanh chóng rút đi.

Tổ sư tứ tông chính đạo thì nhanh chóng độn khỏi trung tâm đạo kiếp đạp không mà đứng ở nơi xa, hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng nói: "Thế Vị đạo hữu vừa bị Thùy Vũ na di vào Vĩnh Dạ hoang mạc."

"Ta biết, lần này chúng ta đến đây là vì phong ấn Vĩnh Dạ hoang mạc.

"Lập tức tiến về Vĩnh Dạ!"

"ĐI!"

Tiếng nói vừa ra, bốn đạo độn quang lập tức vạch phá thiên kiếp ảm đạm, nhanh chóng chạy tới Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong vực ngoại hư không, vương tọa treo lủng lắng, bóng người yểu điệu tóc xõa tử khí vô tận.

Sương mù màu xám đen cuồn cuộn như biển, trào lên gào thét, đại dương mênh mông tản khắp.

Từng đôi tròng mắt màu đỏ không ngừng mở ra từ bên trong, mang khí tức âm u lạnh lẽo, im lặng công kích.

Xung quanh có vô số thiên binh thiên tướng cầm búa rìu trong tay, ra sức kêu giết, sát khí binh đao gào thét như rồng, sĩ khí như cầu vồng, điên cuồng chém giết cùng người chết. Lại có phong hỏa lôi điện đột nhiên xuất hiện, uy năng cuồn cuộn, chấn động hư không, không ngừng làm hao mòn tử khí.

Chương 2366: Thắng! (2)

Đột nhiên: "Vong" cảm ứng được cái gì đó, vương tọa và bóng dáng đồng thời biến mất như thuỷ triều xuống.

Vô Thủy sơn trang.

Bảo tọa to lớn như núi vẫn lơ lửng trời cao.

Vô số phù văn màu vàng đỏ, sợi tơ hiện ra, là đại trận hộ trang cảm ứng được uy hiếp, tự động vận chuyển.

Giữa ánh sáng đỏ vàng bùng lên, vẻ mặt "Túc Cấp" không mảnh vải che thân ngồi trên bảo tọa bình thản, ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân trên bầu trời, phía bên phải hắn ta là "Di Tức" tổ sư ôm ấp chó đại, ôn nhu vuốt ve; "Hồn Nghĩ" tổ sư bên trái lại ngồi dựa vào bảo tọa, không nhúc nhích như đang nhớ lại cái gì đó.

Bên cạnh "Di Tức", Duy Vi Tử cũng thân thể trần truồng đang ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục pháp lực.

ầm ầm...

Lúc này, giữa tầng mây có vô số điện xà đi khắp, kiếp lôi hội tụ như thác nước, mênh mông kinh khủng ầm vang rơi xuống "Túc Cấp"!

Dưới sự quản lý của Vô Thủy sơn trang.

Trong sơn dã hoang vắng.

Trong hang động ở thâm cốc.

Trong cốc trải rộng chướng khí, ít ai lui tới, không có thú vật, chỉ có rất ít rắn rết nghi lại sinh sôi.

Vách đá vạn trượng so le mà lên, từng thác nước màu đỏ thắm trộn lẫn vô số khí độc chi chít khắp nơi, huyết tỉnh tản ra như mây mù, bốc hơi như sôi, che lấp toàn cốc.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thành công trong [tiên lộ tranh phong], hệ thống đưa tặng miễn phí một cọc [tiên lộ phúc duyên 1...

"Leng keng! Kiểm tra ra Vô Thủy sơn trang...

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí [tiên lộ phúc duyên: Vô Thủy sơn trang] 1..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần [tiên lộ phúc duyên] này đến đây là kết thúc..."

"Leng keng! Lần sau hệ thống tiến hành đưa tặng bốn lần cho ngài..."

"Leng keng! Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống không ngừng vang lên bên tai Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, lực lượng thiên địa đến từ toàn bộ Vô Thủy sơn trang như trăm sông vào biển, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn.

Ầm!

Đột nhiên, hai chân Bùi Lăng giẫm lên đất, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trong một tòa động phủ.

Toà động phủ này không gian rộng rãi, có rất nhiều cấm chế và trận pháp che giấu, lại có thủ đoạn tụ linh khiến bên trong linh khí dồi dào như mưa bụi rơi xuống.

Chỉ có điều, lại không có bao nhiêu đồ trang trí ra dáng, trong nhà chỉ có bốn bức tưởng, trên mặt đất hai bên trái phải trưng bày mấy tấm bồ đoàn linh ngọc.

Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc đã truyền vào trong tai hắn: "Nơi đây là biệt uyển mà bản tọa ở lại lúc du lịch Vô Thủy sơn trang."

"Tính toán ra đã bỏ hoang mấy ngàn năm"

"Mặc dù toà động phủ này ở chỗ vắng vẻ, cũng không có thứ hưởng thụ gì nhưng đủ yên tĩnh."

"Mấy ngày nay ngươi cứ tu luyện ở chỗ này, tiêu hóa tiên lộ đoạt được."

"Có vấn đề gì với tiên lộ, cũng có thể hỏi thăm bản tọa ngay."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng dáng quần áo đơn sơ đang chắp tay đứng cách đó không xa, khí tức hắn ta vô cùng kinh khủng, khuôn mặt làm người ta vô cùng sợ hãi.

Bùi Lăng vội vàng cúi đầu, không nhìn thẳng vào đối phương.

Vừa rồi người cưỡng ép đưa hắn rời khỏi Vô Thủy sơn trang là "Phục Cùng" tổ sư trước mặt!

Hắn lập tức cung kính hành lễ: "Đệ tử bái kiến Phục Cùng tổ sư!"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, sau đó bóng dáng biến mất không thấy.

"Phục Cùng" vừa đi, căn phòng rộng rãi trong động phủ được bảo vệ nghiêm ngặt chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Hắn theo thói quen triển khai thần niệm, thi triển thủ đoạn kiểm tra cả tòa động phủ, không phát hiện vấn đề gì, lúc này đi đến một cái bồ đoàn linh ngọc trong đó, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa bốn vạn năm ngàn lẻ một cây [Túy Ế Liệt Thần Châm] trong cơ thể.

Lần tiên lộ này nguy hiểm thật!

Ý chí Đọa Tiên đã nói với hắn, Vô Thủy sơn trang nắm giữ "Từ không sinh có" là pháp tắc mạnh nhất phương thế giới này!

Hiện tại xem ra thật sự không hề nói sai!

Hiện tại hắn nắm giữ sáu đầu pháp tắc, đã nhiều hơn tu sĩ Hợp Đạo kỳ bình thường năm đầu, nội tình hùng hậu như vậy còn cần dựa vào ý chí Đọa Tiên, thao tác hệ thống mới có thể mạo hiểm thắng được.

Nếu đổi lại là tu sĩ Hợp Đạo kỳ bình thường, chỉ sợ ngay từ khi bắt đầu luận đạo, Vô Thủy sơn trang nói cái gì chính là cái đó, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì!

Không!

Thậm chí không cần bắt đầu luận đạo, trước khi luận đạo, Duy Vi Tử đi đầu gặp gỡ hắn, sơ sẩy một cái đã bị pháp tắc Vô Thủy sơn trang tẩy não...

Lúc ấy chiến đấu với Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông, vốn tưởng pháp tắc đồng giá của đối phương đã đủ mạnh, không ngờ "Từ không sinh có" của Vô Thủy sơn trang mới thật sự là mạnh nhất!

Chương 2367: Hợp Đạo đỉnh phong

Chẳng trách lúc trước hắn nghe ngóng tình huống Vô Thủy sơn trang từ sư tôn Dược Thanh Anh, sư tôn nói thẳng Vô Thủy sơn trang vượt qua cực hạn...

Đương nhiên, hiện tại thắng rất tốt!

Lúc này nghiêm túc nhớ lại thao tác của hệ thống ngay lúc đó, là dùng [Thực Nhật bí lục] khắc chế "Từ không sinh có" của "Túc Cấp" tổ sư.

Dù lúc ấy "Túc Cấp" tổ sư nuốt [Túy Ế Liệt Thần Châm] như thế nào, chỉ cần số lượng đối phương nuốt vượt qua năm vạn, hệ thống sẽ lập tức thi triển [Thực Nhật bí lục], dùng thân phận của đối phương, thay thế đối phương tiếp thu thành quả "Từ không sinh có"!

Bởi vậy, kể từ lúc hệ thống uỷ thác, trận luận đạo này đã là thế chắc chắn thắng!

Đương nhiên, nếu "Túc Cấp" tổ sư đã sớm đề phòng, lấy tu vi Độ Kiếp kỳ chắc chắn sẽ có cách đối phó, nhưng nếu "Túc Cấp" tổ sư thật sự có đề phòng, có lẽ hệ thống sẽ không sử dụng chiêu này...

Mặc kệ như thế nào, lần này hệ thống đều lập công lớn, đáng giá cho khen ngợi hai sao!

"Lần này thôi diễn huyễn cảnh với Hồn Nghi tổ sư, không thấy Đọa Tiên đối đầu pháp tắc Từ không sinh có này như thế nào."

"Chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, lại dùng [Thỉnh Tiên Thuật] triệu hoán ý chí Đọa Tiên ra, lấy một phần ảnh lưu niệm chiến đấu hoàn chỉnh"

"Vô Thủy sơn trang Từ không sinh có thật sự lợi hại!"

"Nhưng rõ ràng Đọa Tiên và hệ thống đều có cách đối phó, lần này cần học tập cho giỏi..."

"Ngoài ra, bây giờ Phục Cùng tổ sư đang ở đây, vừa hay có rất nhiều vấn đề có thể thỉnh giáo hắn..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm thở phào: "Phục Cùng" tổ sư không nhắc tới việc phong ấn Đọa Tiên, điều này nói rõ trong mắt đối phương tiên lộ của hắn càng quan trọng hơn...

[Hằng Hỏa Chân Quyết] chầm chậm vận chuyển, ngọn lửa màu đỏ vàng lộ ra từ toàn bộ thể xác của hắn, cháy hừng hực như một ngọn đuốc to lớn.

Ánh lửa hừng hực bóp méo không gian xung quanh, khiến cả tòa động phủ có cảm giác chập chờn không chân thực.

Sau một lúc, cuối cùng Bùi Lăng đã luyện hóa [Túy Ế Liệt Thần Châm] trong cơ thể gần hết, lực lượng thiên địa liên tục không ngừng lao tới từ bốn phương tám hướng, bành trướng tràn vào trong cơ thể của hắn.

Tu vi khí tức liên tục tăng lên.

Trọng Minh tông.

Biển mây ngàn vạn, đỉnh núi chi chít khắp nơi như từng hòn đảo trên biển, chìm chìm nổi nổi theo cơn gió mạnh cuồn cuộn.

Vô số Âm Thi Vân lui tới như thuyền phàm tục bận rộn di chuyển.

Sâu trong nội môn, trời xanh không mây.

Giữa tầng mây xanh mây khói mờ mịt, cung điện nguy nga thấp thoáng.

Thiên Tuyên cung yên tĩnh treo cao, cửa ra vào điêu khắc ngàn vạn yêu quỷ cao lớn ngất trời, tản ra khí tức lạnh lẽo uy nghiêm.

Chính điện.

Lư hương không biết dùng xương sọ chủng tộc gì điêu khắc thành phù văn sáng tắt, trong lư cắm lít nha lít nhít hương dây, hơi khói dày đặc dâng lên tản khắp cả phòng.

Mặc dù sử dụng linh hương đặc chế giúp đỡ tu hành như này, đứng trong điện lại không bị sặc, ngược lại có cảm giác tươi mát và mạnh mẽ khi đi vào vùng bỏ hoang sau cơn mưa.

Trên thêm son, trên người Tư Hồng Khuynh Yến mặc váy giao tiêu đỏ hồng, tóc đen búi cao, cắm nghiêng châu trâm, chuỗi linh ngọc từng đống, tóc mai buông xuống làm nổi bật đôi mắt sáng rực, càng có vẻ đôi mắt đẹp sáng ngời trong trẻo như rửa, lúc này nàng ngồi trên bảo tọa, mười ngón tinh tế non mềm không ngừng đánh ra từng pháp quyết phức tạp.

Theo khí tức của nàng thiên biến vạn hóa, trong hư không xung quanh lập tức hiện ra đủ loại tình cảnh kiểu dáng kỳ quái.

Nhưng chẳng mấy chốc khí cơ của Tư Hồng Khuynh Yến hỗn loạn, lại đánh ra một số pháp quyết, nàng đột nhiên ngừng lại.

Tất cả cảnh tượng kỳ quái tan thành mây khói.

Khí tức của nàng dần bình tĩnh lại.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức cau hàng lông mày kẻ đen, vừa rồi nàng đang tu luyện [Thời gian chuyển 1, lần trước nàng và nghiệt súc kia cùng tiến về Vĩnh Dạ hoang mạc, có được một môn tiên thuật có thể chứng minh mình trong sạch!

Chỉ có điều, tiên thuật đúng là tiên thuật, tu luyện cực kỳ khó khăn.

Nàng tu luyện lâu như vậy, mới miễn cưỡng ngộ ra được một chút môn đạo.

Muốn thật sự nắm giữ nó, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian không ngắn...

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên truyền vào trong đầu Tư Hồng Khuynh Yến: "Sắc lệnh Thánh tông tổ chức đại điển đăng cơ."

"Mấy ngày sau, bản tọa sẽ đích thân chủ trì điển lễ đăng lâm vị trí Tông Chủ cho ngươi."

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức nhận ra đây là giọng "Phục Cùng"

tổ sư!

Chỉ có điều, lần trước "Phục Cùng" tổ sư sắp xếp nhiệm vụ khảo hạch cho nàng, là để nàng trà trộn vào Lưu Lam hoàng triều chém giết một đầu yêu tộc Hợp Đạo, nhưng cho đến bây giờ nàng chỉ chém giết vài đầu hóa thân, không phải vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ kia sao?

Vậy đã để nàng chuẩn bị đại điển đăng cơ vị trí Tông Chủ?

Ừ... Cái này không có gì không được!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức trả lời: "Đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư!"

Ba ngày sau.

Địa giới Vô Thủy sơn trang.

Trong động phủ sâu dưới đáy cốc.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, toàn bộ rực rỡ hẳn lên, khí tức của hắn trùng điệp, có khí thế sâu không lường được, lại đã tiến vào Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong.

Chương 2368: Một nửa tiên lộ khác

Lúc này hắn còn đang ngưng thần nội thị.

Sâu trong thức hải, cự mộc che trời cao ngạo đứng thẳng, giữa cành lá đông đúc vòng mặt trời thứ tám huy hoàng chói mắt, hừng hực bá đạo đã hoàn toàn thành hình.

Lực lượng thiên địa đến từ Vô Thủy sơn trang không còn quán thâu vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Hắn dừng lại tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, một luồng khí tức khủng bố vô cùng cường đại ầm vang bộc phát từ trong cơ thể, lấy khí thế đường hoàng chèn ép tứ phương!

Bùi Lăng cảm giác rõ ràng thực lực của mình tăng cường một mảng lớn.

Đối với cảm ngộ pháp tắc, cũng có một loại hiểu biết hoàn toàn mới.

Thậm chí, cũng có chút hiểu ra tiên thuật mà ý chí Đọa Tiên truyền cho hắn...

Nếu đối đầu với bản thân trước đây không lâu, hắn có nắm chắc nhiều nhất trong vòng mười chiêu có thể nhẹ nhõm thắng được!

Cho dù là "Ngũ Ôn" tổ sư Luân Hồi tháp đã từng, lấy thực lực lúc này của hắn cũng không sợ chút nào!

Loại cảm giác quan sát chúng sinh vạn vật, dường như có thể khống chế thiên địa kia, như thoát khỏi mặt đất, hóa thân thương thiên.

Trong lòng Bùi Lăng rõ ràng, đây là tu vi đạt tới Hợp Đạo đỉnh phong đến gần Độ Kiếp vô hạn, thậm chí đã thấy được đủ loại cảm ngộ xen lẫn dấu hiệu Độ Kiếp kỳ hiện ra!

Nếu không phải đang đi tiên lộ, tu vi không thể tăng lên thông qua tu luyện, chỉ cần hắn lại bế quan mấy tháng, có thể thử đột phá Độ Kiếp!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng dần thu liễm lại khí tức toàn thân.

Tình huống hiện tại giống với dự đoán của hắn, khiêu chiến Vô Thủy sơn trang xong, tu vi chỉ đạt tới Hợp Đạo đỉnh phong.

Chín môn phái lớn, còn thiếu Trọng Minh tông của hắn.

Sau khi khiêu chiến Trọng Minh tông xong, hắn có thể bước vào Độ Kiếp, tiếp theo là một trận lại một trận đạo kiếp...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đứng dậy hơi sửa sang lại bào phục, cất bước đi ra bên ngoài động phủ.

Trong chớp mắt bước ra cửa lớn động phủ, vô số cấm chế, trận pháp khẽ quét qua quanh người hắn, lít nha lít nhít phù văn chợt chậm rãi biến mất.

Ngoài động phủ là một thung lũng tảng đá kỳ quái lởm chởm.

Trên vách núi đá cách đó không xa có từng tia từng sợi thác nước màu đỏ thắm nhỏ bé yếu ớt rơi xuống, rơi vào trong một cái đầm sâu.

Màu sắc đầm nước như rỉ sắt, trông vô cùng nặng nề, trên đó bốc hơi trắng như nấu sôi, lại tiêu tán ra từng cảm giác rét lạnh.

Bên cạnh đầm nước có một tảng đá xanh to lớn, cỏ xỉ rêu sinh ra dày đặc như thảm.

Lúc này, một bóng dáng đang đứng chắp tay ở trên tảng đá, áo vải phần phật đón gió.

Bùi Lăng lập tức tiến lên hành lễ: "Đệ tử bái kiến tổ sư!"

"Phục Cùng" chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Bùi Lăng, khẽ gật đầu nói: "Hợp Đạo đỉnh phong, không tệ"

"Lần tiên lộ này làm cực kỳ tốt."

"Bây giờ ngươi có điều gì muốn hỏi?"

Bùi Lăng nhanh chóng gật đầu, sau đó nói: "Đệ tử thật sự có vài điều không hiểu, muốn mời tổ sư chỉ điểm"

"Phục Cùng" từ tốn nói: "Cứ việc nói."

Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tiên lộ của đệ tử là khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn"

"Hiện tại tám tông đều thua, chỉ còn lại Thánh tông,"

"Nhưng bây giờ tu vi của đệ tử lại chỉ đạt tới Hợp Đạo đỉnh phong."

"Dựa theo xu thế hiện tại, sau khi khiêu chiến xong Tông Chủ Thánh tông cũng chỉ có thể đi vào Độ Kiếp."

"Khoảng cách Đại Thừa còn kém rất xa."

"Đệ tử suy nghĩ mọi cách, cảm giác tiên lộ hiện tại chỉ giúp đệ tử giảm bớt một chút thời gian tu luyện Hợp Đạo kỳ."

"Ngoài ra, không khác gì tu luyện bình thường."

"Điều này khác biệt rất lớn với tiên lộ mà đệ tử tưởng tượng"

"Kính xin tổ sư giải đáp nghi ngờ!"

Lúc trước hắn đã từng hỏi sư tôn Dược Thanh Anh vấn đề tương tự, nhưng sư tôn không hiểu nhiều về điều này, để hắn có thể tìm cơ hội đi thỉnh giáo cấm kỵ U Tố mộ.

Dù sao đầu tiên lộ này đi ra từ U Tố mộ.

Nhưng hiện tại "Phục Cùng" tổ sư đã ở đây, hắn thuận miệng hỏi một chút.

Nghe vậy: "Phục Cùng" tổ sư bình tĩnh lắc đầu, chợt nói: "Bây giờ nói điều này vẫn là quá sớm"

"Chờ ngươi thật sự khiêu chiến xong Tông Chủ chín tông, đến lúc đó lại bàn luận"

"Dù cuối cùng tu vi thật sự chỉ mới vào Độ Kiếp, cũng không sao."

"Ngươi còn nhớ bản tọa đã từng nói, trước khi tiến vào Phù Sinh cảnh, nhất định phải làm một sự kiện?"

Bùi Lăng nhớ lại một chút, nhanh chóng nhân tiện nói: "Tổ sư từng nói, trước khi mở ra Phù Sinh kỳ cục, phải chém đại nhân đại quả với phương thế giới này trước."

"Hơn nữa, cần lưu lại sự báo đáp đầy đủ, để trả lại phương thế giới này"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói: "Lúc trước Chú cũng đi qua tiên lộ."

"Nhưng quá trình tiên lộ cụ thể của hắn đã bị Phù Sinh cảnh xóa đi"

"Ngoại trừ những sự tồn tại đồng thời phi thăng với Chú, phương thế giới này không có người nhớ kỹ."

"Nhưng có một vài điều mà bản tọa rất rõ ràng"

"Chính là sau khi tiên lộ của Chú thành công, đã tốn thời gian rất dài đi chém đứt nhân quả.

"Tình huống hiện tại của ngươi cũng giống như vậy."

"Chưa chắc bây giờ tu vi của ngươi chỉ có thể đạt tới Độ Kiếp, mà là trên người có nhân quả quá nặng."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu ý "Phục Cùng" tổ sư, trảm nhân quả cũng là một bộ phận của tiên lộ!

Chương 2369: Một nửa tiên lộ khác (2)

Hiện tại hắn đã khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn gần xong, nhưng mới đi được một nửa tiên lộ chân chính!

Thấy Bùi Lăng chìm vào suy nghĩ: "Phục Cùng" lại nói tiếp: "Đây là suy đoán của bản tọa, không biết đúng không, ngươi có thể đi tìm hai vị U Tố mộ kia chứng thực."

"Không cần lo lắng bọn chúng sẽ giấu giếm ngươi chuyện này."

"Bởi vì lần tiên lộ này là một lần đơn giản nhất"

"Hai vị kia tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội lần này!"

Lần tiên lộ này đơn giản?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhanh chóng hỏi: "Xin hỏi tổ sư, vì sao lần tiên lộ này lại đơn giản?"

"Phục Cùng" nhìn Bùi Lãng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bởi vì thực lực của ngươi, mạnh hơn Chú lúc trước!"

"Gần như mạnh hơn tất cả người phi thăng trong vạn năm qua!"

"Thậm chí, tổ sư khai phái chín môn phái lớn ta cũng chưa chắc có trình độ như ngươi bây giờ!"

Chợt nghe "Phục Cùng" tổ sư đánh giá mình cao như thế, sắc mặt Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới phản ứng được.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, không nhịn được cau mày nói: "Đệ tử đi tiên lộ là con đường do Chú lưu lại."

"Cho đến tận nay, mặc dù đệ tử đã khiêu chiến Tông Chủ tám môn phái lớn, nhưng đầu tiên lộ này vô cùng nguy hiểm với đệ tử"

"Gần như mỗi một trận chiến đấu đều là cửu tử nhất sinh!"

"Chỉ cần hơi không cẩn thận, là vạn kiếp bất phục."

"Nhìn như thế, Chú là kẻ khai thác đầu tiên lộ này, chắc chắn thực lực càng cao hơn đệ tử."

"Phục Cùng" nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói: "Mặc dù quá trình đi tiên lộ cụ thể của Chú đã bị Phù Sinh cảnh xóa đi, phương thiên địa này không ghi lại bất kỳ điều gì"

"Nhưng có một vài điều lại là toàn bộ Bàn Nhai giới đều biết"

"Dù là trước khi Chú đạp lên tiên lộ đã đi vào Đại Thừa kỳ!"

"Ở thời đại của vị Chú đã kia, đúng là một vị đỉnh phong"

"Nhưng nó còn chưa đủ so sánh với tương lai ngươi đi vào Đại Thừa!"

Nói đến đây: "Phục Cùng" dừng lại một chút, nhìn trên đỉnh đầu Bùi Lăng.

Trước khi Bùi Lăng bắt đầu đi đầu tiên lộ này, hắn ta từng âm thầm ra tay che giấu vết tích tiên lộ cho hắn.

Hiện tại năm tông ngụy đạo, mặc dù Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp đều đã nhìn ra Bùi Lăng đang đi tiên lộ, nhưng lại không biết nội tình của Bùi Lăng đã hùng hậu đến loại trình độ khủng bố nào.

Chắc Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ" đã nhìn ra chút gì đó nhưng Vô Thủy sơn trang không quan tâm những thứ này.

Ngoại trừ cái đó ra, hai vị U Tố mộ kia biết nhiều nhất...

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" lại nói: "Nếu sau này ngươi muốn trảm nhân quả, có thể cân nhắc để lại cách hợp nhất ba đạo Hợp Đạo gồm Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo và Chân Ngã đạo này cho Thánh tông."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo còn có Chân Ngã đạo là cái gì?"

Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo, Chân Ngã đạo là cái gì?

"Phục Cùng" tổ sư luôn tỏ vẻ không hề quan tâm, hiếm khi nào lại tỏ ra ngạc nhiên.

Nếu là tán tu hoặc là đệ tử mới nhập môn hỏi vấn đề này, hắn ta sẽ không cảm thấy bất ngờ.

Nhưng hiện tại Bùi Lăng không chỉ là Thánh Tử Thánh tông đương thời! Còn là Hợp Đạo đỉnh phong! Là vị tuyệt thế thiên kiêu đã sắp đi hết tiên lộ!

Hắn đã là vị Hợp Đạo ba đạo hợp nhất!

Lúc này, nếu nói không biết cách ba đạo hợp nhất, sẽ khiến người ta vô cùng giật mình, kết quả hiện tại, thậm chí kẻ này cũng không biết ba đạo là cái gì?

Lúc tiểu tử này Hợp Đạo, là dựa vào cảm giác đui mù hợp thành sao?

Trong chốc lát, toàn bộ cửa động phủ rơi vào yên tĩnh, ngay cả tảng đá lớn dưới đầm sâu cũng không tạo ra gợn sóng, như bị bầu không khí nặng nề lây nhiễm.

"Phục Cùng" tay áo bồng bềnh đứng đối mặt với Bùi Lăng, đôi bên đều yên lặng, bầu không khí như cứng đờ, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Có lẽ đã phát hiện mình hỏi vấn đề không nên hỏi, Bùi Lăng lập tức nói: "Lúc đệ tử Hợp Đạo chỉ tu luyện công pháp bình thường"

"Sau khi Hợp Đạo kiếp hạ xuống, tất cả nước chảy thành sông cũng không sử dụng cách Hợp Đạo đặc biệt gì."

Nghe vậy: "Phục Cùng" tổ sư cũng lấy lại tinh thần, thấy hình như Bùi Lăng thật sự không hiểu gì hết, lập tức kìm nén đủ loại nghi ngờ trong lòng, kiên nhẫn giải thích: "Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo và Chân Ngã đạo là ba con đường Hợp Đạo kỳ."

"Lấy pháp tắc mà ngươi đang nắm giữ để phân chia, pháp tắc đao đạo là Chân Ngã đạo; pháp tắc quên là Thiên Địa đạo; đầu pháp tắc phục khắc vạn vật kia là Chúng Sinh đạo."

"Nếu lúc ngươi Hợp Đạo chỉ hợp Chúng Sinh đạo, vĩnh viễn không thể nắm giữ pháp tắc quên và pháp tắc đao đạo."

"Nếu chỉ hợp Thiên Địa đạo, vậy không thể lĩnh ngộ pháp tắc phục khắc vạn vật và đao đạo."

"Cũng vậy, nếu chỉ hợp Chân Ngã đạo, cũng là như thế"

"Trên cơ bản ngụy đạo đều tu luyện Chân Ngã đạo."

"Ví dụ như Lưu Lam hoàng triều, huyết mạch Chung Quỳ hoàng thất, thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, chúng tinh phủng nguyệt, coi sinh linh dưới sự quản lí là dòng dõi, luôn coi trọng chăn thả muôn phương."

"Dùng cái này để bồi dưỡng khí độ Hoàng gia, lòng dạ đế vương."

"Lưu Lam hoàng triều lại coi trọng chúng sinh bình đẳng, thu nạp cái gọi là dân ý của rất nhiều sâu kiến, tập trung vào nhất tộc.

Chương 2370: Ba đạo hợp nhất

"Quanh năm suốt tháng tự thành quyền hành, có năng lực miệng vàng lời ngọc."

"Còn Hàn Ảm Kiếm tông coi trọng bỏ qua chư pháp, chỉ tu một kiếm, thông qua việc chuyên tâm kiếm bản mệnh, cùng nó đồng sinh cộng tử đến cực hạn, lấy đó đạt tới cảnh giới một kiếm phá vạn pháp."

"Chân Ngã đạo nhất định phải xuất phát từ bản tâm, từ khoảnh khắc bước vào con đường này, đã không thể có chút dao động nào."

"Dù trong lúc đó gặp được điều gì, cũng không thể quay đầu."

"Cần tuyệt đối chuyên tâm, thành kính, không hối hận, nhiệt tình... Tất cả mọi điều trong quá trình truy tìm đều là cam tâm tình nguyện."

"Cũng bởi vậy, vật liệu tu luyện khi đi đường này, phần lớn đều là đi thẳng về thẳng, không có quá nhiều sức tưởng tượng"

"Trong ba đạo, lấy Chân Ngã đạo có chiến lực mạnh nhất."

"Phần lớn Thánh đạo ta đều tu luyện Chúng Sinh đạo"

"Ví dụ như Thiên Sinh giáo nuôi dưỡng rất nhiều lô đỉnh, thải dương bổ âm, thải âm bổ dương, bản chất của nó là cướp đoạt tạo hóa chúng sinh, tẩm bổ bản thân."

"Tất cả công pháp trong truyền thừa Luân Hồi tháp đều không lấy chút thiên địa linh khí nào, mà là rút ra huyết nhục tu sĩ, cướp đoạt tinh hoa chúng sinh..."

"Chúng Sinh đạo lấy cướp giật chúng sinh làm chủ"

"Ưu thế của nó ở chỗ tinh tiến nhanh chóng, đi con đường kỳ dị"

"Bởi vì cái gọi là học hỏi những điểm mạnh của người khác, Chúng Sinh đạo không yêu cầu cao với tài liệu tu luyện, ngoại trừ cảnh giới đột phá nhanh chóng, cũng dễ dàng tu luyện đủ loại thủ đoạn, có thể đối phó tình hình phức tạp hơn"

"Chúng Sinh đạo có tính thích ứng cực mạnh."

"Thế nhưng, đạo này yêu cầu rất cao với mệnh cách!"

"Không đủ mệnh cách, rất dễ bị phản phệ lúc cướp đoạt chúng sinh"

"Càng là về sau, phản phệ càng lớn"

"Vì vậy, vật liệu tu luyện Thánh đạo của ta, thường từ lúc Hóa Thần sẽ bắt đầu tăng cường mệnh cách bản thân."

"Về phần Thiên Địa đạo cuối cùng, bốn khu vực nguy hiểm đều có cơ duyên tạo hóa Thiên Địa đạo."

"Ngoài ra, lúc mỗi một vị Tông Chủ chín tông ta bước vào Hợp Đạo, đều là thân hợp hai đạo, khác nhau ở chỗ, có người là Thiên Địa đạo và Chúng Sinh đạo; có người là Thiên Địa đạo và Chân Ngã đạo."

"Thiên Địa đạo ảnh hưởng lớn nhất đến trật tự thiên địa trong ba đạo.

"Vật liệu tu luyện đạo đồ này, lúc đấu pháp nếu vừa hay là sân nhà của mình, thực lực sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất"

"Lần này ngươi khiêu chiến Tông Chủ chín tông, không có một lần nào ở sân nhà của mình..."

Bùi Lăng nghe rất nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã ghi nhớ những nội dung này.

Sau một lát, thấy "Phục Cùng" tổ sư đã giải thích gần hết, hắn lại hỏi: "Tổ sư, Từ không sinh có của Vô Thủy sơn trang cũng cần đạo tâm vô cùng kiên định, không chút dao động."

"Thánh đạo ta đều tu luyện Chúng Sinh đạo, Chân Ngã đạo cũng cần đạo tâm cứng như bàn thạch"

"Đạo đồ của Vô Thủy sơn trang là Chúng Sinh đạo hay Chân Ngã đạo?"

"Phục Cùng" nói: "Đầu pháp tắc Từ không sinh có này quá đặc thù.

"Dù là Chúng Sinh đạo, Chân Ngã đạo hay Thiên Địa đạo đều có thể lĩnh ngộ đầu pháp tắc này."

"Ví dụ như rất nhiều đệ tử Thánh tông làm việc, đều thích giả danh Vô Thủy sơn trang, Vô Thủy sơn trang lại chưa từng phủ nhận, đều lập tức đồng ý-"

"Trong mắt Thánh tông, điều này là bớt một chuyện rắc rối."

"Nhưng trong mắt Vô Thủy sơn trang, lại là bọn họ cướp đi nhân quả của những đệ tử Thánh tông kia, điều này cũng như cướp đoạt chúng sinh trong Chúng Sinh đạo."

"Hơn nữa, việc từ không tới có này là cơ sở ban đầu của pháp tắc Từ không sinh có này."

"Vì vậy, Vô Thủy sơn trang chưa từng để ý tới việc bị vu oan giá họa, thậm chí có lúc còn chủ động nhận đủ loại việc vô cùng rắc rối...

"Một mặt khác, Vô Thủy sơn trang coi toàn bộ Bàn Nhai giới là huyễn cảnh, tự xưng trong tông đều là tiên nhân lâm trần, vật liệu trong trang đều không sợ chết, không sợ thiên, tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả, tình hình như vậy cũng là Chân Ngã đạo chiếu rọi"

"Trang Chủ các đời lại có truyền thừa Thiên Địa đạo..."

"Cho nên trong Vô Thủy sơn trang, cũng có người đi ba đầu đại đạo.

"Nhưng chưa từng có người đồng thời đi cả ba đầu đại đạo như ngươi. ' "Không những Vô Thủy sơn trang, tâm môn phái lớn khác cũng giống như vậy."

"Chỉ có Hợp Đạo hợp hai đầu đại đạo, không có Hợp Đạo hợp ba đầu đại đạo."

Nghe đến đó, Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng cam đoan: "Lúc trước đệ tử đánh bậy đánh bạ, hiện tại cũng không có sẵn cách Hợp Đạo."

"Nhưng đệ tử nhất định cẩn thận nhớ lại toàn bộ tâm đắc lúc Hợp Đạo, lưu lại cho Thánh tông!"

"Phục Cùng" nghe vậy, khẽ gật đầu.

Cách Hợp Đạo ba đạo hợp nhất chưa từng xuất hiện ở Bàn Nhai giới.

Mặc dù hiện tại hắn ta đã là Đại Thừa kỳ, cách Hợp Đạo cao minh đến đâu cũng không thể dùng tới, nhưng loại pháp môn trước nay chưa từng có cực kỳ trân quý với bất kỳ tu sĩ nào.

Đến lúc đó chờ Bùi Lăng lưu lại phần truyền thừa này, hắn ta là tổ sư Thánh tông, cũng có thể tiến hành lĩnh hội một hai...

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" hỏi: "Ngươi còn có vấn đề gì không?"

Bùi Lăng hơi suy nghĩ, sau đó hơi do dự nói: "Bẩm tổ sư, còn có một việc..."

"Phục Cùng" nhìn qua hắn, bình tĩnh nói: "Nói thẳng"

Chương 2371: Về tông

Bùi Lăng lập tức nói: "Tổ sư muốn ra tay với Tiểu Tự Tại Thiên?"

Nghe Bùi Lăng nhắc tới "Tiểu Tự Tại Thiên": "Phục Cùng" cũng không thấy bất ngờ, lần trước hắn ta có thể khóa chặt vị trí "Tiểu Tự Tại Thiên", cũng là vì vị hậu bối này nhắc tới danh hào của hắn ta ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" lắc đầu, nói: "Mặc dù Tiểu Tự Tại Thiên do Lung Hoàng Đan Tổ lưu lại có giá trị cực cao, nhưng còn chưa đủ để bản tọa tốn thời gian dài nhìn chằm chằm như vậy."

"Bản tọa coi trọng gốc tiên dược vô chủ kia."

"Phù Sinh kỳ cục vô cùng nguy hiểm, có gốc tiên dược kia trong tay có thể gia tăng khả năng thành công thật lớn"

Tiên được vô chủ?

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, cái gọi là tiên được vô chủ chắc chắn là sư tôn Dược Thanh Anh của hắn!

Hơi suy nghĩ một chút, hắn kiên trì nói: "Giữa Đệ tử và Dược tiên nữ có một cọc đại nhân quả chưa trả lại."

"Có thể xin tổ sư giơ cao đánh khẽ, đừng ra tay với nàng không?"

Dược Thanh Anh là sư tôn của hắn, tất nhiên hắn không hy vọng đối phương xảy ra chuyện, còn "Phục Cùng" tổ sư... Trong khoảng thời gian cũng quan tâm hắn rất nhiều.

Mặc dù đây là vì coi trọng tiên lộ của hắn, nhưng có ơn là có ơn, hắn không muốn xảy ra xung đột với hai vị này.

"Phục Cùng" nhìn Bùi Lăng hơi im lặng, sau đó bình tĩnh nói:

"Việc này, chờ sau Đại Thừa lại nói."

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta vung ống tay áo một cái, hai bóng người trên tảng đá lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Trong thâm cốc, chỉ còn đầm nước yếu ớt, tiếng rắn rết xột xoạt.

Sương độc đỏ hồng tản ra xoay tròn, thấp thoáng đá lởm chởm.

Trọng Minh tông.

Cây cầu dài máu tươi và bạch cốt xen lẫn bắc ngang ra từ sâu trong tông môn, chuẩn bị nghênh đón quý khách.

Hư không hai bên cây cầu dài sinh hoa, ngũ sắc rực rỡ, uốn lượn xinh đẹp, từng U Hồn tùy tùng cầm lẵng hoa bạch cốt, tu sửa cành lá, cố gắng thể hiện ra khí tượng Thánh tông.

Vô số thụy chim thải vũ nhẹ nhàng bay trong biển mây, khuấy đảo phong vân, lúc ẩn lúc hiện, từng tiếng kêu trong trẻo quanh quẩn trời cao.

Lại có khôi lỗi da người lui tới xuyên qua, giăng đèn kết hoa, bố trí sân bãi.

Thi khôi đi chạy như bay, núi đá chồng chất, trưng bày ghế.

Rất nhiều đệ tử hoặc chân đạp Âm Thi Vân, hoặc khống chế quan tài huyết kiệu loại dụng cụ phi hành, bấm niệm pháp quyết giữa trời, lúc chỉ huy khí thế ngất trời.

Tư Hồng thị là phấn chấn nhất, rất nhiều tử đệ đích hệ không chối từ vất vả, đi qua đi lại tuần tra, trong lúc quan trọng không tiếc tự mình ra tay, thi pháp giải quyết.

Lúc đang bận rộn, sơn môn nguy nga đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng cuồn cuộn.

Hai bóng dáng đột ngột xuất hiện trong tông môn, đều đạp không mà đứng, áo bào phần phật.

Chính là "Phục Cùng" và Bùi Lăng.

Người trong tông lập tức có cảm giác, Thái Thượng trưởng lão, trưởng lão chưa từng bế quan lập tức thi triển độn pháp, nhao nhao xuất hiện trong hư không cách hai người không xa, khom mình hành lễ: "Bái kiến Phục Cùng tổ sư!"

"Tham kiến Thánh Tử!"

Cùng lúc đó, ngàn vạn đệ tử phía dưới cũng không dám thất lễ, toàn bộ thả sự vụ trong tay xuống, quỳ xuống đất đón: "Đệ tử cung nghênh tổ sư về tông!"

"Cung nghênh Thánh Tử về tông!"

Chỉ một thoáng, trời cao mênh mông trong tông môn lớn như vậy lặng ngắt như tờ, chỉ có khói lam nhanh nhẹn, gió núi động sương mù.

Ánh mắt toàn bộ sinh linh nhìn về phía "Phục Cùng" và Bùi Lăng đều vô cùng sùng kính.

"Phục Cùng" tổ sư là sự tồn tại cự phách trấn tông Thánh tông, nửa bước tiên nhân, tu vi cao thâm khó lường, thực lực vô cùng cường đại, địa vị của hắn ta rất quan trọng ở Thánh tông!

Bùi thánh tử... Lần này liên tục khiêu chiến Tông Chủ tám môn phái lớn, chưa thua một lần!

Danh tiếng "Đao Thánh" uy áp toàn bộ Thánh đạo.

Ngoại trừ có một ít tin đồn không minh bạch với Tông Chủ Tư Hồng Khuynh Yến bản môn, thực lực cũng cao tuyệt, hung uy hiển hách, kinh tài tuyệt diễm...

Thật sự là tấm gương hoàn mỹ trong cảm nhận của tất cả đệ tử Thánh đạo!

Lúc này, về mặt "Phục Cùng" tổ sư bình tĩnh, thần niệm của hắn ta lập tức đảo qua toàn bộ Thánh tông, lúc này quay sang nhìn qua Bùi Lăng nói: "Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước."

"Bản tọa sẽ đích thân chủ trì đại điển đăng cơ này."

Bùi Lăng hành lễ nói: "Vâng!"

Chợt không còn lưu lại, thi triển độn pháp rời đi.

Chờ sau khi hắn rời đi, lúc này "Phục Cùng" mới nhìn về phía một đám Thái Thượng trưởng lão trước mặt, tiếng nói bình thản: "Đi Thiên Tuyên cung."

Đám Thái Thượng trưởng lão khom người đáp: "Cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư!"

Sau một lát, Thiên Tuyên cung.

Chính điện.

Tư Hồng Khuynh Yến mặc áo Quỷ Xa ngậm xương hoa văn quấn nhánh đỏ hồng, váy hoa lệ phức tạp, tầng tầng lớp lớp, chế tác tinh xảo long trọng, nàng cụp mắt nghiêm nghị, hoàn toàn không có vẻ quyến rũ, chỉ cảm thấy uy nghiêm thâm hậu, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Lúc này, nàng hơi ngước mắt, thản nhiên hỏi thị nữ quỳ sát phía dưới thềm son: "Tin tức bản tọa sắp chính thức đăng cơ đã chuyển cáo cho phu quân chưa? Loại chuyện quan trọng này, phu quân không thể không đến xem lễ."

Thị nữ tóc vàng mắt vàng kia nơm nớp lo sợ, nằm sấp dưới đất, cái trán căn bản không dám rời khỏi gạch điện, run rẩy nói:

"Bẩm, bẩm chủ mẫu, Tô Ly Kinh nói đang lúc bế quan, không thể đến đây.

Chương 2372: Về tông (2)

"Chỉ có thể từ xa chúc mừng chủ mẫu đăng cơ."

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, lẽ nào lại như vậy!

Nàng đăng lâm vị trí Tông Chủ là việc lớn cỡ nào, phu quân lại không để trong lòng như thế!

Xem ra, phải tranh thủ tu luyện thành công môn tiên thuật [thời gian chuyển] kia mới được!

Ngay lúc thị nữ sợ hãi muốn chết, không gian ở cửa điện chấn động một cơn: "Phục Cùng" tổ sư giáng lâm.

Ngay sau đó, bóng dáng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão cũng chậm rãi hiện ra.

Tư Hồng Khuynh Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức đứng đậy đi xuống thềm son, cung kính hành lễ: "Đệ tử bái kiến Phục Cùng tổ sư"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, hắn ta bước ra một bước, đã xuất hiện trên bảo tọa, ngồi nghiêm chỉnh.

Rất nhiều Thái Thượng trưởng lão nhanh chóng chia sang hai bên, tay áo rộng đứng đó.

Tư Hồng Khuynh Yến nhẹ nhàng bước liên tục, cũng đứng ở vị trí dưới bảo tọa.

Lúc này: "Phục Cùng" tổ sư liếc nhìn đám người phía dưới, lập tức hỏi: "Lần đại điển đăng cơ này, có bao nhiêu người đến đây xem lế?"

Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức nói: "Bẩm tổ sư, tất cả thế lực lớn nhỏ dưới sự quản lí của Thánh tông đều tới"

"Đệ tử đã phái ra hơn vạn cốt chu, lao tới các ngõ ngách, vận chuyển tân khách, hạ lễ."

"Đồng thời mở ra toàn bộ Truyền Tống Trận trong địa giới Thánh tông"

"Dù chỗ thật xa đến cỡ nào, trong vòng năm ngày có thể đuổi tới!"

Sắc mặt "Phục Cùng" bình tĩnh, lại hỏi: "Tám môn phái khác sẽ đến bao nhiêu người?"

Tư Hồng Khuynh Yến nhìn về phía chếch đối diện, tên Thái Thượng trưởng lão phụ trách việc này vội vàng nói: "Bẩm tổ sư, đã phát thiếp mời cho tám tông."

"Bởi vì có Thánh Tử, bây giờ thanh danh Thánh tông lan truyền lớn, chắc chắn không ít người tới."

"Nhưng số lượng cụ thể, tạm thời không dễ phán đoán."

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, tiếp theo lại hỏi: "Trận đại điển đăng cơ này, dự tính có thể kiếm bao nhiêu tài nguyên?"

Thái Thượng trưởng lão phụ trách việc này bước ra khỏi hàng nói: "Bẩm tổ sư, đại điển đăng cơ là thịnh sự của Thánh tông ta, vì vậy tu sĩ tâm tông đến đây xem lễ, từ trước đến nay không thu bất kỳ tài nguyên gì."

"Dưới sự quản lí của Thánh tông, là lấy số người thu nhận tài nguyên."

"Mỗi tên tu sĩ tiến vào Thánh tông, cần giao nộp mười khối linh thạch thượng phẩm"

"Nếu là số tu sĩ một thành đến xem lễ không đủ, chính là xem thường tông môn."

"Xứng nhận trừng phạt xét nhà!"

"Theo đệ tử dự đoán, lần này có thể kiếm ngàn vạn linh thạch cùng một số thiên tài địa bảo, còn có..."

Yên tĩnh nghe xong suy đoán của hắn ta: "Phục Cùng" lại lắc đầu:

"Quá ít"

"Tu sĩ tám tông đến đây xem lễ cũng phải thu lấy tài nguyên"

"Không cần lo lắng sau khi tu sĩ tám tông nhận được tin tức, từ bỏ xem lễ."

"Lần đại điển đăng cơ này khác với trước kia."

"Dù thu phí đắt đỏ, tu sĩ tám tông cũng không bỏ lỡ."

"Truyền lệnh xuống: Tu sĩ tám tông đến đây quan chiến, Độ Kiếp trở lên cần giao nộp một mỏ linh thạch, trăm phần thiên tài địa bảo đỉnh cấp; Hợp Đạo trở lên cần giao nộp mười vạn linh thạch thượng phẩm, năm mươi phần thiên tài địa bảo đỉnh cấp; Phản Hư trở lên cần giao nộp năm vạn linh thạch thượng phẩm, mười phần thiên tài địa bảo đỉnh cấp..."

"Đây là phí để tiến vào sơn môn tông ta."

"Về phần phí ăn ở thì đối xử như nhau, một ngày một vạn linh thạch, cộng thêm ba phần thiên tài địa bảo đỉnh cấp."

"Dừng chân ít nhất mười ngày."

"Người ở không đủ mười ngày, cứ tính toán theo mười ngày."

"Ngoài ra, thường ngày sử dụng đan dược, linh quả, linh tửu... Tất cả mọi thứ cần dùng đều không thể tự mang"

"Nhất định phải mua sắm ở Thánh tông..."

Trọng Minh tông.

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Chính đường tĩnh mịch, rộng rãi khoáng đạt.

Trên bậc dài, bảo tọa không có một ai.

Bỗng nhiên, trên đó xuất hiện một bóng người huyền bào, hắn thu liễm khí tức hoàn mỹ, vẻ mặt bình thản, vác một thanh trường đao hoa mỹ, chính là Bùi Lăng.

Hắn ngồi trên bảo tọa cao cao, lúc nhìn quanh thần niệm lập tức đảo qua toàn bộ động phủ, chẳng mấy chốc tình huống tất cả nữ tu trong động phủ đều xuất hiện trong đầu óc hắn.

Mười tên lô đỉnh Thiên Sinh giáo Hoa Dục Nhiên đang tụ tập trong một gian tĩnh thất, nghiên cứu công pháp Thiên Sinh giáo, chuyên tâm tu luyện; Luân Hồi tháp Thư Vũ, Dư Tử Cơ thì triệu hoán một đám nha hoàn ăn mặc Trành Quỷ, đang giúp hắn kiểm kê tài nguyên thu hoạch từ các nơi, tư lương do Lệ thị đưa tới, cùng cống phẩm từ rất nhiều thế lực nằm dưới sự quản lí của Trọng Minh tông ở trong nhà kho...

Về phần Vô Thủy sơn trang Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử, hiện tại đang dạo bước trong vườn hoa, lúc bọn họ dạo bước còn giao thủ với nhau, từng chiêu sát cơ dạt dào, không hề có ý khoan dung, lại là tùy ý đấu pháp.

Tư Hồng Diệu Ly không có ở trong động phủ...

Xác định tất cả bên trong động phủ vận chuyển như thường, không có gì cần hắn lập tức xử trí, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Lần này hắn và "Phục Cùng" tổ sư nhắc đến việc của sư tôn Dược Thanh Anh: "Phục Cùng" tổ sư không đồng ý cũng không có không đồng ý, chỉ nói để hắn tới Đại Thừa trước...

"Phục Cùng" tổ sư nói, sau khi tu vi của hắn đạt tới Đại Thừa, sẽ càng mạnh hơn "Chú"!

"Chú" là người phi thăng tiên lộ lần trước...

Chương 2373: Đều phải trả giá

"Phục Cùng" tổ sư là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp...

Thực lực của "Phục Cùng" tổ sư chắc chắn dưới "Chú", nhiều nhất là ngang hàng với "Chú".

Nhìn như thế, tu vi của hắn thật sự đến Đại Thừa: "Phục Cùng" tổ sư không đồng ý cũng phải đồng ý!

Vậy cũng như trực tiếp đồng ý với hắn, sẽ không ra tay với Dược Thanh Anh!

Thế nhưng, tu sĩ Đại Thừa kỳ sẽ không nói lời không có chút ý nghĩa nào, không có gì bất ngờ xảy ra: "Phục Cùng" tổ sư muốn nhân quả của hắn.

Việc này là hắn yêu cầu "Phục Cùng" tổ sư đừng ra tay: "Phục Cùng" tổ sư đồng ý là "Nhân".

Sau đó, hắn phải trả đối phương một phần "Quả" ngang nhau.

Chỉ có điều, tu vi hiện tại của Bùi Lăng chỉ là Hợp Đạo đỉnh phong, nhân quả Hợp Đạo kỳ không đủ trọng lượng với "Phục Cùng" tổ sư.

Chờ tu vi hắn đến Đại Thừa...

Trọng lượng nhân quả Đại Thừa kỳ là đủ rồi!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng lập tức hiểu ra, sau khi hắn tiến vào Phù Sinh cảnh: "Phục Cùng" tổ sư và tổ sư chín môn phái lớn khác đều sẽ cùng đi.

Còn phần nhân quả này, chắc chắn "Phục Cùng" tổ sư sẽ để hắn trả lại trong Phù Sinh kỳ cục.

"Xem ra, tu vi đến trình độ nhất định, bất kỳ việc gì cũng có cái giá phải trả..."

"Thế nhưng, giải quyết vấn đề bên sư tôn cũng là một chuyện tốt."

"Tiếp theo chỉ chờ Tư Hồng Khuynh Yến đăng cơ, sau đó... Khiêu chiến Tư Hồng Khuynh Yến!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, bên tai tất cả nữ tu trong động phủ Thúy Lỗi sơn lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp: "Ta đã về tông, mau tới chính đường"

Chẳng mấy chốc, trên đất trống dưới bậc dài nhanh chóng xuất hiện từng bóng dáng tóc mây tiêu nhan, dáng người uyển chuyển.

Từng ánh mắt mị nhãn như tơ nhìn về phía trên, đủ loại mùi thơm tiêu tán tràn ngập, chính đường vốn uy nghiêm trang trọng lập tức rơi vào một mảnh mềm mại kiều diễm.

Rất nhiều nữ tu nhìn Bùi Lăng lại phát hiện đã không ra nhìn tu vi của hắn, suy nghĩ xoay chuyển, lần lượt thướt tha hành lễ: "Bái kiến tiên đế!"

"Cung nghênh Thánh Tử về tông!"

"Nô nhớ nhung chủ nhân đã lâu..."

Bùi Lăng ở trên cao nhìn xuống, nhìn quanh một vòng khẽ gật đầu, sau đó nói: "Những ngày qua, các ngươi sinh hoạt ở đây như thế nào? Có chỗ nào không quen không?"

Đám nữ tu đều lắc đầu, nói: "Làm phiển Tiên Đế nhớ nhung, chúng ta vẫn mạnh khỏe."

"Thánh Tử yên tâm, chúng ta không thiếu cái gì"

"Vị trí của chủ nhân ở trong lòng nô, sao có thể khó chịu không quen chứ?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lại hỏi: "Gần đây trong động phủ và trong tông môn có xảy ra việc lớn gì không?"

"Đúng rồi, Tư Hồng Diệu Ly đâu?"

Thi Nam Tử nói: "Bẩm Tiên Đế, gần đây động phủ không có việc gì, việc lớn duy nhất trong tông môn là trên dưới Thánh tông đều đang tổ chức đại điển đăng cơ."

Hoa Dục Nhiên theo sát phía sau, lập tức bổ sung: "Bẩm báo chủ nhân, còn có một việc lớn!"

"Chủ nhân lấy tu vi Phản Hư xuất chiến Tông Chủ tám tông, cứ chiến là thắng khiến cả thế gian xôn xao!"

"Chủ nhân anh minh thần võ, thiên tư tung hoành, đã lan truyền trên dưới Thánh tông, thậm chí cả thiên hạ."

"Chúng nô có thể hầu hạ chủ nhân, thật sự là phúc đức ba đời."

Dư Tử Cơ nói: "Bẩm Thánh Tử, Tư Hồng Diệu Ly đến Triêu Na hành cung bái kiến Thánh Nữ, đến nay chưa về."

Tư Hồng Diệu Ly đến chỗ Lệ sư tỷ?

Vậy cũng vừa đúng, chút nữa hắn cũng muốn đi tìm Lệ sư tỷ...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tiếp tục nói: "Hiện tại ta có một chuyện cần các ngươi giúp đỡ đi làm."

Rất nhiều nữ tu lập tức đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng nói: "Chuyện này vô cùng đơn giản."

"Đợi chút nữa ta phải tiếp đón một vị khách, các ngươi tạm thời lui ra."

"Chờ một chút lại từng người tới tìm ta."

"Sau khi gặp vị khách kia, chỉ cần tìm lý do yêu cầu tiên thuật từ nàng là được."

Nghe vậy, đám nữ tu không hiểu ra sao, nhưng Bùi Lăng đã phân phó, bọn họ lập tức nói: "Vâng!"

Sau đó, thấy Bùi Lăng không có phân phó gì khác liền theo ý hắn, nối đuôi nhau đi ra.

Nhìn chính đường trống rỗng, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, quanh người lập tức hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm.

Tất cả đường vân hội tụ đến sau lưng, trong bóng tối đậm đặc xuất hiện một bộ thể xác da trắng như tuyết dung mạo như hoa, nàng khoác huyền bào, hai mắt nhắm nghiền, chính là Mạc Lễ Lan.

Bùi Lăng để nàng đi đến chếch đối diện mình, sau đó thi triển [Thỉnh Tiên Thuật].

Đúng vậy, hắn muốn mời Đọa... Ý chí Chân Tiên đi ra.

Hành động lần này một là vì muốn một phần ảnh lưu niệm luận đạo của đối phương và Vô Thủy sơn trang; Thứ hai... Trước đó ý chí Chân Tiên từng nói, sau đó dù thành hay bại đều có đền bù.

Một lời của tiên nhân, vạn ngựa khó đuổi!

Mặc dù phong ấn đối phương đã xảy ra vấn đề gì nữa, nhưng điều này không liên quan đến hắn!

Đối với hắn, đây chỉ là một tin tức tốt thôi!

Hiện tại, là lúc để ý chí Chân Tiên thực hiện cam kết!

Hắn nuôi nhiều cơ thiếp lô đỉnh như vậy, mỗi một người đều lấy được niềm vui của hắn, mỗi người một môn tiên thuật cũng không quá đáng!

Lúc này, hoàn tất thi triển [Thỉnh Tiên Thuật .

1Nhưng chờ giây lát, hóa thân không có chút phản ứng nào.

Bùi Lăng nhướn mày, hơi suy nghĩ liền hiểu nguyên nhân... Chắc ý chí Chân Tiên còn đang xử lý vấn đề phong ấn, tạm thời không thể thoát thân.

Chương 2374: Việc lớn của tông môn

Bây giờ hắn muốn gọi đối phương, phải dùng hệ thống uỷ thác mới được.

Sau khi nghiêm túc cân nhắc lợi và hại, Bùi Lăng lắc đầu một cái, lần này mục đích hắn tìm ý chí Chân Tiên là vì ảnh lưu niệm và tiên thuật, một khi chọc giận đối phương... Chỉ sợ không lấy được cái gì!

"Qua mấy ngày, thử một lần nữa!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm cho đám nữ tu trong động phủ: "Vị khách kia tạm thời có việc, hôm nay không thể đến gặp mặt."

"Chút nữa các ngươi không cần tới."

Trong từng gian tĩnh thất, đám nữ tu đang trang điểm lập tức đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, lập tức biến mất bên trong động phủ.

Trong thung lũng âm trầm, hoang vu, cung điện đen nhánh như cự thú phủ phục.

Bảng hiệu "Triêu Na" treo cao, đón nắng gắt chiết xạ ra ánh sáng lạnh băng sắc bén.

Trên quảng trường trước cửa chính, từng pho tượng đen nhánh yên tĩnh đứng sừng sững, trong đôi mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm tất cả sinh linh nơi đây.

Bỗng nhiên, không gian nhúc nhích một trận, một bóng dáng huyền bào vác đao đi ra.

Vừa nãy đám pho tượng còn rét lạnh tản khắp, khí tức oán độc, chỉ một thoáng nhao nhao cụp mắt như không dám nhìn thẳng vào Bùi Lăng.

Bùi Lăng chưa từng che giấu khí tức, nhanh chân đi đến cửa cung.

Cung điện như không có một ai, cửa chính lập tức ầm vang mở rộng.

Hai tên U Hồn thị nữ hoa phục một trái một phải, tay cầm đèn lồng da người cung kính ra nghênh đón.

Chính là Hiểu Nghê và Vụ Liễu.

"Cung nghênh Thánh Tử!" Hai thị nữ uốn gối hành lễ, dáng vẻ mềm mại: "Chủ nhân đang tu luyện, mời Thánh Tử theo tiểu tỳ đến đây."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, đi theo sau lưng bọn họ vào hành cung.

Trong hành cung vẫn lờ mờ lạnh lẽo, chỉ có điều đối với Bùi Lăng bây giờ, dù là bóng tối xung quanh hay tiếng xột xoạt vô cùng khắc chế, đều đã không có bất kỳ cảm giác uy hiếp và không biết gì.

Hắn cất bước đi trong hành lang, như đi trên đường rừng vô cùng quen thuộc.

Không lâu sau, hai tên U Hồn thị nữ dừng lại trước cửa một tòa thiền điện, lại hành lễ nói: "Chủ nhân đang ở bên trong, tiểu tỳ cáo lui."

Chợt, bóng dáng của các nàng lặng yên biến mất.

Cùng lúc đó, đế đèn cốt hỏa khảm nạm hai bên hành lang sáng rõ, ánh đèn trắng bệch chiếu lên cửa điện cao lớn rõ ràng rành mạch.

Bùi Lăng không do dự, lập tức đẩy cửa đi vào.

Phía sau cửa là một gian cung điện rất rộng rãi, trong điện bày biện đơn giản, như lều vải dưới sương mù, vân sàng linh ngọc điêu khắc vạn quỷ.

Trên vân sàng, Lệ Liệp Nguyệt áo đen như đêm, phù văn trên mi tâm tươi đẹp ướt át làm nổi bật tóc mai đen mặt đẹp, càng có vẻ lạnh lùng tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng tu luyện, khí tức quanh người mãnh liệt như thủy triều lên xuống.

Ở đối diện nàng, Tư Hồng Diệu Ly tóc búi cao cẩm y ngồi xếp bằng, nàng mặc váy nền trắng thêu mạn châu sa hoa huyết sắc như đất tuyết nhuốm máu, khiến khí chất xinh đẹp khoa trương càng thêm rõ ràng.

Lúc này, Tư Hồng Diệu Ly cũng đang nhắm mắt tu luyện.

Phát hiện Bùi Lăng tiến đến, hai người đồng thời đánh ra pháp quyết dừng vận chuyển pháp lực.

Lệ Liệp Nguyệt mở mắt ra, vừa hay nhìn thẳng vào Bùi Lăng, nàng khẽ gật đầu, chậm rãi hỏi: "Bùi sư đệ, chuyến này thuận lợi chứ?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, có lẽ đã trải qua một trận Hóa Thần kiếp, hiện tại tu vi của Lệ sư tỷ đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ.

Tu vi của Tư Hồng Diệu Ly cũng đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức của nàng như nước mưa ngày xuân tẩm bổ hạt giống, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, lại như mặt nước không ngừng dao động, hiển nhiên đã đến lằn ranh sắp đột phá!

Hiện tại trong tình huống này, Lệ sư tỷ muốn đột phá tới Phản Hư, có lẽ còn cần một chút thời gian, ngược lại bên Tư Hồng Diệu Ly đã có thể Hóa Thần bất cứ lúc nào...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Tất cả thuận lợi, hiện tại chỉ còn trận chiến cuối cùng"

"Chờ Tư Hồng Khuynh Yến chính thức lên ngôi, một trận chiến này mới có thể bắt đầu."

"Trận chiến cuối cùng này, ta chắc chắn thắng!"

Lệ Liệp Nguyệt hơi lộ ra ý cười: "Vậy thì tốt."

"Tu vi của ta đã đến Hóa Thần hậu kỳ."

"Tu luyện một đoạn thời gian nữa, có thể thử đột phá Phản Hư."

"Ngươi không cần lo lắng bên Lệ thị yêu cầu ngươi kế thừa vị trí Tông Chủ nữa."

Bùi Lăng gật đầu: "Tốt!"

Chợt khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, nói: "Sư tỷ, Diệu Ly, lần này ta đến đây là vì tăng tốc độ tu luyện cho các ngươi."

Nói xong, hắn đã đi đến bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt và Tư Hồng Diệu Ly, không đợi hai người kịp phản ứng, trực tiếp một trái một phải ôm các nàng vào trong ngực...

Trong chốc lát, trong điện ấm áp hoà thuận vui vẻ, rèm trướng lơ lửng, bay vút lên giống như tản, đủ loại tiếng động liên tiếp.

Mấy ngày sau.

Ngoài sơn môn Trọng Minh tông.

Dãy núi uốn lượn chập trùng, sông suối giao thoa, khói lam quanh quẩn, cảnh đẹp sơn dã.

Bỗng nhiên, trời cao kim linh bừng bừng, một bộ long liễn vàng son lộng lẫy do rất nhiều tu sĩ chen chúc, kỳ phiên bồng bềnh, quạt lông che đậy, đạp không mà tới.

Bên ngoài long liễn gót sắt như rừng, tọa kỵ dị thú về ngoài như long như ngựa hùng tráng uy vũ, yên cương hàm thiếc và dây cương đều tản ra ý quang minh huy hoàng, lại là từng kiện pháp bảo.

Chương 2375: Tổ sư triệu kiến

Ánh sáng lạnh của đao thương kiếm kích chiếu rọi với châu bảo quang khí, không có vẻ dung tục, chỉ cảm thấy ung dung hoa quý.

Trên lưng long liễn dị thú là một số thiếu niên nam nữ bào phục vàng sáng, khí tức quanh người lộ ra vẻ đường hoàng, thương xót, chính là truyền thừa độc nhất vô nhị của Chung Quỳ thị, [Hoàng Minh Thánh Lục].

Sau bọn họ là một vài trọng thần áo tím.

Lúc này, nhìn qua hư không phía trước dần lộ ra cấm chế [Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận], các trọng thần nhanh chóng truyền âm trao đổi: "Trọng Minh ma tông, lòng tham không đáy!"

"Đại điển đăng cơ Tông Chủ lên ngôi, lại muốn thu phí có mặt và phí ăn ở!"

"Ma đạo tứ tông đều hèn hạ vô sỉ"

"Trọng Minh tông càng tham lam thành tính, hắn luôn như thế.

Chỉ là lần này thu phí thật sự cao đến hơi khó tin..."

"Hừ! Nếu không phải vì Bùi thánh tử, chúng ta đến đây làm gì?"

Lúc nói chuyện, đội ngũ trùng điệp dừng lại ở chỗ cách đại trận không xa.

Long liễn rèm châu tự cuốn, lộ ra không gian rộng lớn vượt xa bề ngoài ở bên trong, nó tĩnh mịch như quảng điện, phía trên thềm son ngồi ngay thẳng từng bóng dáng cổn miện đầy đủ hết.

Lại là chư vị Thái Thượng Hoàng Lưu Lam hoàng triều cùng Hoàng đế Chung Quỳ Hữu Trực Chung Quỷ thị đương thời, bên cạnh Chung Quỳ Hữu Trực là Hoàng hậu mũ phượng địch y, trang nhã trang trọng.

Chư vị Thái Thượng Hoàng đều đội mũ miện chuỗi ngọc, châu xuyên từng đống che đậy khuôn mặt, khí chất uy nghiêm, pháp lực quanh người bành trướng, chỉ có thể từ dáng vẻ để phán đoán nam nữ.

Lúc này, đại trận hộ tông Trọng Minh tông đột nhiên mở ra, một cây cầu dài dòng máu và bạch cốt xen lẫn ầm vang mà lên, đến trước mặt đội ngũ.

Trên câu cầu dài có một nhóm người đi tới, người cầm đầu hoa phục kim quan, râu tóc bạc trắng, trên ngón tay đeo một cái ban chỉ điêu khắc "Cửu A', là Thái Thượng trưởng lão xuất thân Lệ thị.

Sau người là một đám nội môn đệ tử y quan chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang.

Sau khi xuất hiện đều hơi hành lễ.

Lệ thái thượng trưởng lão chợt mở miệng cười: "Lưu Lam hoàng triều đại giá quang lâm, tệ tông thật là vinh hạnh!"

"Lần này hoàng triều có tất cả 327 người."

"Trong đó bốn vị Độ Kiếp, bảy vị Hợp Đạo, Phản Hư... Tổng cộng phí có mặt là...

"Tổng cộng phí ăn ở là...

"Tổng cộng..."

Sắc mặt các thần tử Lưu Lam hoàng triều đều vô cùng âm trầm.

Lần này đến Trọng Minh tông xem lễ là ý của Thái Thượng Hoàng.

Nếu không thấy sắc mặt lòng tham không đáy của Trọng Minh tông này, bọn họ chắc chắn sẽ quay đầu đi!

Lúc này, Lưu Lam Hoàng hậu không nói nhảm, trực tiếp duỗi ngón tay ra, một con tước điểu màu đỏ vàng đột nhiên sinh ra, hai cánh vung lên như mũi tên, chớp mắt đã bay về phía Lệ thái thượng trưởng lão.

Lệ thái thượng trưởng lão giơ tay vồ một cái, kim tước vào tay lập tức hóa thành một dụng cụ trữ vật túi thêu tơ vàng.

Hắn ta mở ra xem xét ngay tại chỗ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành kiểm kê.

Sau khi xác nhận số lượng không có vấn đề, ý cười trên mặt lập tức tăng lên, nghiêng người mời khách: "Tệ tông đã sắp xếp tốt động phủ cho chư vị Lưu Lam hoàng triều, xin mời đi theo ta."

Nói xong, hắn ta lập tức đi phía trước dẫn đường, phía trên cây cầu dài huyết quang hơi xao động, bạch cốt lặng yên không tiếng động biến hóa, lập tức bắc đến sơn phong chuẩn bị cho Lưu Lam hoàng triều.

Đám người hoàng triều không nói một lời, thúc giục tọa kỵ xe kéo theo sát phía sau.

Sau khi tất cả bọn họ tiến vào sơn môn Trọng Minh tông, [Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận] lập tức đóng lại, bốn phía quay về tình cảnh sơn thủy mờ mịt, núi xanh thắm xa xăm.

Sau một lát, Lưu Ly tháp to lớn dâng lên từ trong hư không, chuông đồng đỉnh đang tỏa ra ánh sáng lung linh, Luân Hồi tháp đã đến!

Rất nhiều áo xám đứng dựa vào lan can, bình tĩnh nhìn về phía đại trận trước mặt, trong giây lát lại một vị Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông dẫn người ra nghênh đón, chưa mở miệng, trưởng lão Tần Mật đã vượt qua đám người, gọn gàng dứt khoát ném ra một dụng cụ trữ vật.

Sau khi tên Thái Thượng trưởng lão này kiểm tra không sai, khẽ gật đầu, mời đám người bước lên cây cầu máu xương, đi vào bên trong nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, kiếm quang huy hoàng rủ xuống từ trời, theo kiếm ý nồng đậm, âm vang giáng xuống.

Một đám kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông không có bất kỳ phô trương, nghỉ trượng và pháp bảo phi hành gì, người người hóa thân kiếm quang phá không mà tới.

Lấy Kiếm Thần Hạ Phất Khung cầm đầu, Nghiêm Tư Thuần, Hoàn Uẩn Chân và các Thái Thượng trưởng lão cùng nhóm, lại có mấy tên tu sĩ, trưởng ấu không đồng nhất, kiếm ý càng thêm hùng hồn lạnh thấu xương, đều phục sức đơn giản ngự kiếm giữa trời.

Cũng như vừa rồi, sơn môn Trọng Minh tông mở ra, cây cầu dài máu xương ra nghênh đón.

Lần này Thái Thượng trưởng lão vừa lộ ra nụ cười, cũng chưa mở miệng, Nghiêm Tư Thuần đã chỉ một ngón tay, một vòng kiếm quang rơi vào lòng bàn tay hắn ta.

Phí đi vào, phí ăn ở đều không sai, Thái Thượng trưởng lão lập tức đón khách vào bên trong bày tiệc mời khách...

Sau đó là Thiên Sinh giáo, áo bào trắng nhẹ nhàng, kim quan bỏng mắt: "Chúc Y" tổ sư ở trên cao, sau khi trò chuyện với Thái Thượng trưởng lão ra nghênh đón một chút, cũng giao nộp phí tổn, được dẫn vào cửa.

Chương 2376: Tổ sư triệu kiến (2)

Sau đó là Tố Chân Thiên, Sầm Phương Ác tự mình dẫn đội, Mạnh Hồng Huyến, Kỳ Tử Lang chen chúc xung quanh, giữa nhánh hoa to lớn còn có mấy bóng hình yểu điệu xinh đẹp, như gió nổi lên lúc trăng trong nước hoa trong gương, nhìn không rõ, chỉ cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp, vô cũng tốt đẹp.

Sau đó nữa là Vô Thủy sơn trang, bởi vì "Túc Cấp" tổ sư còn đang độ kiếp, lần này người dẫn đội là ba vị Trang Chủ "Hồn Nghi"

tổ sư: "Di Tức" tổ sư, Duy Vi Tử, trong đó "Di Tức" tổ sư vẫn ôm con chó đại kia ở trong ngực, trong tiếng người nói to làm ồn ào, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, phía sau bọn họ là một số thiên kiêu Vô Thủy sơn trang.

Lần này, Tư Hồng Khuynh Yến tự mình ra tay, dẫn gia chủ ba nhà, rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đi ra nghênh đón, đều miệng nói "Cung nghênh Tiên Đế đến".

Bởi vì đủ cung kính, hiểu được dáng vẻ mà tiểu tông huyễn cảnh nên có, đám Tiên Đế Vô Thủy sơn trang đều đế tâm cực kỳ vui mừng, ngay cả Trọng Minh tông tính sai tiền, thu của bọn họ thêm một khoáng mạch linh thạch cực phẩm cũng không hề so đo...

Sau đó nữa là Yến Tê thành, Thành Chủ tân nhiệm Văn Nhân Linh Sắt dẫn theo rất nhiều Thái Thượng trưởng lão, bảo vệ mấy vị tổ sư đến đây.

Người cuối cùng đến đây là Cửu Nghi sơn, gần đầy Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ vẫn lạc, Đạo Tử Phó Huyền Tự chưa rõ tung tích, thủ lĩnh tạm thời của chuyến đi này là Thái Thượng trưởng lão Trân Giáng Huê.

Mặc kệ trong lòng tất cả tông môn nghĩ như thế nào, sau khi toàn bộ nộp đủ danh ngạch thậm chí nhiều hơn cả phí có mặt và phí ăn ở, mới có thể tiến vào sơn môn Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng lơ lửng như biển, chỗ sâu có từng quyển trục mơ hồ không rõ, tản ra uy năng cuồn cuộn.

Trong hồn đăng phía trên hư không, một bóng dáng trống rỗng ngồi xếp bằng, bào phục đơn sơ, khuôn mặt sợ hãi chính là "Phục Cùng" tổ sư.

Hắn ta thu tay áo cụp mắt, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nhiên, Nhân Nô vội vàng đi vào, hành lễ bẩm báo nói: "Bẩm tổ sư, tám tông đã đến đông đủ"

"Thế lực lớn nhỏ dưới sự quản lý của Thánh tông, cũng đến gần đủ."

"Đại điển đăng cơ đã chuẩn bị ổn thỏa"

"Kính xin tổ sư ra chỉ thị!"

"Phục Cùng" tổ sư mở hai mắt ra, hơi cảm ứng, chợt thản nhiên phân phó: "Ngày mai bắt đầu đại điển đăng cơ."

"Để Tư Hồng Khuynh Yến chuẩn bị sẵn sàng"

"Trên đại điển, số ghế tôn tỉ của tám môn phái lớn đều sắp xếp theo số linh thạch, thiên tài địa bảo mà các tông bỏ ra nhiều hay ít"

Nhân Nô lập tức đáp: "Vâng!"

Vào đêm, hoàng hôn tràn ngập, trong thâm cốc càng lộ rõ vẻ đen kịt.

Trong bóng tối, từng pho tượng đứng sừng sững lặng im bất động, trong mắt dày đặc vẻ ác ý, lạnh lùng nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Sau lưng bọn chúng, cửa cung cao lớn đột nhiên mở ra.

Bùi Lăng vừa sửa sang áo bào vừa vẻ mặt thoả mãn nhanh chân đi ra.

Váy khói chập chờn, đèn đuốc trắng bệch, Hiểu Nghê và Vụ Liễu tay cầm đèn lồng rất cung kính đi theo phía sau, đến cạnh cửa mới hành lễ nói: "Cung tiễn Thánh Tử!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt đạp không mà đi.

Dưới bóng đêm, dãy núi mờ ảo, tô điểm ở giữa đình đài lầu các, thỉnh thoảng thấy đèn đuốc lấm ta lấm tấm, mênh mông tươi đẹp.

Giữa cơn gió lạnh thấu xương, Bùi Lăng bay qua trời cao, quan sát sơn thủy liên miên, cảm giác rất nhiều tu sĩ đang bận rộn và tu luyện, đột nhiên nhớ tới năm đó mới vào Trọng Minh tông, sự chấn động khi lần đầu tiên thấy toà tông môn đứng sừng sững ở Bàn Nhai giới vạn năm từ trên [Huyền Cốt Lăng Âm Chu].

Lúc đó biển mây cuồn cuộn như nối với trời, vô số núi non như hòn đảo bày ra trong đó, hùng tráng đẹp lạ thường, mênh mông rộng lớn.

Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ tràn đầy lo sợ, từ trên đường đến Trọng Minh tông đã nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng.

Ngày tháng cẩn thận như thế, bây giờ nhớ lại như mới ngày hôm qua.

Thời gian như nước, nhoáng cái đã trôi qua nhiều năm, lúc trước là Luyện Khí kỳ, hiện tại đã đi vào Hợp Đạo đỉnh phong, chuẩn bị Độ Kiếp bất cứ lúc nào. Ngay cả Lệ sư tỷ mà khi đó hắn vô cùng e ngại, hiện tại cũng trở thành đạo lữ tuyệt đối nghe theo hắn...

Lúc trước hắn tha thiết ước mơ [Thối Cốt đan] lại không chút nào cơ hội chạm vào, đã sớm không đáng nhắc tới trong quá trình leo lên đại đạo.

Lúc này, thiên tài địa bảo, công pháp đỉnh phong, trân ngoạn mỹ nhân, thuộc hạ đắc lực... Toàn bộ dễ như trổ bàn tay.

Toàn bộ phương thiên địa này đã không có quá nhiều sự vật hiếm có với hắn.

Trưởng sinh bất lão...

Đại đạo phi thăng...

Bây giờ, tất cả mọi thứ trong phương thế giới này đều đã mất sự hấp dẫn quá lớn với hắn.

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cảm giác buồn bực trong ngực tan biến, lại có vô số hào hùng sinh sôi.

Đang nghĩ như vậy, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, thân hình dừng lại.

Đã thấy trong hư không cách đó không xa đi ra một bóng dáng hơi còng xuống, nàng gầy như que củi, tóc trắng xoá, một đôi tròng mắt lại như ngậm dòng nước mùa xuân lăn tăn, lúc lưu chuyển lại khiến người ta say mê, là "Nhân Nô" đang phụ trách hầu hạ ở Truyền Thừa điện.

Chương 2377: Các đời tổ sư

Bùi Lăng lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói: "Gặp qua Nhân tiền bối!"

Vẻ mặt Nhân Nô bình thản, nhìn qua hắn nói: "Phục Cùng tổ sư triệu kiến, mời Thánh Tử theo lão thân đến đó."

Bùi Lăng gật đầu nói: "Được"

Nhân Nô vung tay áo dài một cái, hóa thân cơn gió lạnh phi độn về phía Thứ Vụ phong ngoại môn.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức nhanh chân đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, hai người tiến vào Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng chìm nổi như là đèn sông lưu động, trong lấm ta lấm tấm cây đèn, những cây đèn như mặt trời giữa trời kia càng có vẻ hùng vĩ.

Hư không phía trên hồn đăng: "Phục Cùng" bào phục đơn sơ lơ lửng ngồi đó, phát hiện Bùi Lăng đến đây, từ từ mở mắt.

Phía dưới, Bùi Lăng cúi đầu hành lễ: "Bái kiến Phục Cùng tổ sư!"

Lúc hắn hành lễ, Nhân Nô đã im ắng cúi đầu, lặng yên thối lui.

"Phục Cùng" nhìn Bùi Lăng, khẽ gật đầu.

Toàn bộ Truyền Thừa điện lập tức hiện ra một đạo cầu thang huyết sắc, từ trước mặt "Phục Cùng" nhanh chóng vượt qua ngàn vạn hồn đăng, xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Đạo cầu thang huyết sắc này như thuần túy ngưng tụ từ dòng máu mà thành, nhưng lại sáng long lanh mờ mịt như là huyễn, dường như cũng không phải thực thể.

Trên mỗi một bậc thang đều điêu khắc lít nha lít nhít yêu quỷ, từng đôi mắt đầy oán độc ngưng kết ra sự ác ý như thực chất, mãnh liệt quanh quẩn, có hơi khói màu đen bốc lên, tản khắp cả điện, như bịt kín một tầng che lấp rõ ràng cho ngàn vạn hồn đăng.

"Phục Cùng" tổ sư đứng lên, nói: "Đi lên."

Bùi Lăng lập tức đáp: "Vâng!"

Hắn cất bước đạp vào cầu thang huyết sắc, vừa đi lên lập tức cảm thấy xung quanh xảy ra một loạt biến hóa khó nói lên lời.

Dường như hắn đã rời khỏi Truyền Thừa điện trong chớp mắt, nhưng đưa mắt nhìn quanh, hồn đăng vẫn trôi nổi như biển, cảnh tượng trước mắt không có bất kỳ điều khác thường gì.

Dường như phát hiện sự nghi ngờ của hắn: "Phục Cùng" tổ sư đứng chắp tay trên cầu thang, từ tốn nói: "Đây là con đường tiến về bí địa tông môn."

"Sau khi tất cả tổ sư Thánh tông Độ Kiếp, sẽ trải qua nó để tiến vào bí địa tĩnh tu."

"Hiện tại, mặc dù ngươi vẫn là Hợp Đạo nhưng Độ Kiếp đã gần ngay trước mắt, lại có tư cách đến đây."

Bùi Lăng hành lễ nói: "Tuân mệnh!"

Hắn nhanh chân đi đến sau lưng "Phục Cùng" tổ sư, theo bước chân của đối phương đi sâu vào Truyền Thừa điện.

Trong hư không trống rỗng, nhưng lúc này "Phục Cùng" bước ra mỗi một bước, cầu thang huyết sắc như thật như ảo kia đúng lúc xuất hiện.

Đi một thời gian ngắn, phía trước dần xuất hiện một bức tranh to lớn.

Bức tranh này màu sắc cũ kỹ như đã trải qua tháng năm dài đằng đẳng, bên trong vẽ huyết hải vô biên, vương tọa từ từ bay lên ở trung tâm huyết hải, trên đó có một bóng dáng mơ hồ như tranh thuỷ mặc bị ướt nhẹp đang ngồi ngay thẳng.

Bùi Lăng lập tức nhận ra, người trong tranh này chính là "Minh Huyết" tổ sư đã chủ trì công đạo cho hắn vào trước đó!

"Phục Cùng" đứng trước bức tranh, bình thản nói: "Đây là Minh Huyết."

"Bốn ngàn năm trước, hắn đột phá tới Độ Kiếp, đứng hàng tổ sư tông môn."

"Bây giờ khoảng cách Đại Thừa còn thiếu mấy trận đạo kiếp"

"Nhưng không có trăm năm tuế nguyệt, hắn cũng không có thực lực đón lấy trận đạo kiếp tiếp theo."

"Lần Phù Sinh kỳ cục này, hắn không tham gia được"

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, trước đó Cửu Nghi sơn "Thế Vị" chỉ thiếu một trận đạo kiếp cuối cùng.

Nhưng lần trước đối phương đến Vô Thủy sơn trang, đã dẫn một trận đạo kiếp cuối cùng, hiện tại không biết rốt cuộc đối phương đã thành công hay thất bại.

Thế nhưng, căn cứ vào lời nói của "Phục Cùng" tổ sư, lại có thể suy đoán chắc tu vi của "Thế Vị" cao hơn "Minh Huyết" rất nhiều...

Không dừng lại trước chân dung của "Minh Huyết" quá nhiều, "Phục Cùng" cất bước, tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc, lại một bức tranh xuất hiện, bức tranh này vẽ rất nhiều thi khôi hình thù kỳ quái, sâm nhiên đáng sợ, vây quanh một nam tử trung niên áo gấm, kim quan ngọc bội, mặt mũi của hắn ta như bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ, khí chất quanh người hơi phóng đãng không bị trói buộc, cầm trong tay vũ thương như đang thoải mái chè chén.

"Phục Cùng" tổ sư dừng chân, bình tĩnh giới thiệu: "Đây là Phạt Đức."

"Bốn ngàn bảy trăm năm trước Độ Kiếp."

"Hắn vẫn lạc ở trận đạo kiếp thứ 23."

"Hiện tại thứ phong tồn trong bức tranh là thần niệm và truyền thừa của hắn"

"Mỗi lần Thi Đấu Ngoại Môn, đại điển Thánh Tử hoặc Thánh Nữ, Tông Chủ vào chỗ, cùng các trường hợp tương tự, thỉnh thoảng hư ảnh thần niệm của hắn sẽ thức tỉnh"

"Thần niệm còn sót lại này không có ý thức, chỉ có thể dựa theo ý chí của hắn khi còn sống, làm những việc cố định"

Đã vẫn lạc ở Độ Kiếp?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, thấy "Phục Cùng" tổ sư lại tiếp tục đi lên phía trước, hắn vội vàng đuổi theo.

Không lâu sau, phía trước xuất hiện bức tranh thứ ba, bức tranh này ngũ thải chói lọi, sắc màu rực rỡ trông như phú quý liên miên, kim ngọc mãn đường, chỉ có điều quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, tất cả hoa tươi cỏ lạ đều loáng thoáng hiện ra hình dáng mặt người oán độc, tràn đầy u ám và oán giận.

Trong phồn hoa, một nam tu hình dáng tướng mạo âm nhu ngồi trên mặt đất, hắn ta cầm nhánh hoa hơi cúi đầu, chỉ có thể thấy non nửa khuôn mặt vô cùng tái nhợt.

Chương 2378: Các đời tổ sư (2)

"Phục Cùng" nói: "Đây là Lục Sinh"

"Hắn vẫn lạc vào trận đạo kiếp thứ ba mươi bảy."

"Cũng như Phạt Đức, trong bức tranh này phong tồn thần niệm và truyền thừa của hắn"

"Mỗi lần tông môn có việc lớn kinh động Truyền Thừa điện, sẽ có cơ hội thức tỉnh."

Nói xong, hắn tiếp tục đi đến phía trước.

Bùi Lăng theo sát phía sau.

Bậc thang máu mờ mịt không ngừng kéo dài như vô cùng vô tận, một vài bức tranh lơ lửng trong hư không, sắp xếp thành đội trên con đường của bọn họ.

"Phục Cùng" vừa đi vừa giới thiệu với Bùi Lăng.

Nơi đây trên trăm bức tranh nhưng phần lớn tổ sư trong bức tranh đều đã vẫn lạc, lưu giữ thần niệm và truyền thừa.

Đi thẳng đến trước một bức tranh nào đó: "Phục Cùng" tổ sư mới lên tiếng: "Đây là Tinh Hận"

"Khoảng cách Đại Thừa chỉ thiếu một trận đạo kiếp cuối cùng"

"Đạo kiếp của nàng có thể giáng xuống bất cứ lúc nào."

"Bây giờ đang ngủ say trong bức tranh, là pháp môn trì hoãn đạo kiếp của Thánh tông"

"Chờ ngươi hoàn thành một trận khiêu chiến cuối cùng, bản tọa sẽ đánh thức nàng."

"Đến lúc đó, nàng sẽ tiến về vực ngoại hư không, độ một trận đạo kiếp cuối cùng này."

"Nếu không vẫn lạc, nàng cũng sẽ tham gia lần Phù Sinh kỳ cục này."

Bùi Lăng nhìn vào trong bức tranh, trong tranh đống xương trắng xếp chồng như núi, trên đỉnh núi có một nữ tu che mặt đứng chắp tay.

Nàng tóc dài rủ xuống như thác nước, lộn xộn tản ra sau lưng, khăn che mặt sa mỏng nhẹ che ngọc dung, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lạnh băng sắc bén, sáng rực như lửa, mũi nhọn như lưỡi đao, khuôn mặt sau lụa mỏng mông lung, chỉ có môi son nhẹ điểm, tươi đẹp như máu.

Hắn khẽ gật đầu, xem ra vị "Tỉnh Hận" tổ sư này cùng một cấp độ với Cửu Nghi sơn "Thế Vị"...

"Phục Cùng" tiếp tục đi về phía trước, mấy bức chân dung tiếp theo có nằm ở núi thây biển máu, có nghi lại trong bãi tha ma, có trôi nổi phía trên hồn hải, còn có bị vô số anh quỷ chen chúc...

Những tổ sư này có người đã vẫn lạc, có người bị trọng thương trong đạo kiếp, gần như sắp chết, cần nghỉ ngơi cực kỳ dài lâu, trong thời gian ngắn không thể vào Đại Thừa, vô duyên với lần tiên lộ này.

Bộp, bộp, bộp...

"Phục Cùng" đi đến trước một bức tranh, trong tranh là một đồng tử dáng vẻ sáu bảy tuổi, áo đỏ khóa vàng, cách ăn mặc vui mừng, chỉ có điều trong hư không hai bên đầu lại có hai khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ có điều vẻ mặt một khóc một cười, trông rất quái đản.

"Phục Cùng" dừng chân, giới thiệu: "Đây là Anh Nanh"

"Hắn và Tinh Hận đều còn lại một trận đạo kiếp cuối cùng"

"Đạo kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào"

"Nếu Độ Kiếp thành công, cũng sẽ tham gia lần Phù Sinh kỳ cục này.

Sau đó: "Phục Cùng" lại lần lượt giới thiệu mấy vị Độ Kiếp còn sống, có nam có nữ, hình dáng tướng mạo khác nhau, khí chất một trời một vực, điều duy nhất giống nhau là bọn họ đều chỉ còn lại một trận đạo kiếp cuối cùng.

Sau một lát, một bức tranh lớn hơn tất cả bức tranh trước đó một vòng mơ hồ tản ra dao động lực lượng làm người ta sợ hãi xuất hiện trước mặt hai người.

Bức tranh này vẽ cảnh vực ngoại hư không.

Trong hư không màu xám đen sao băng nhao nhao, xa gần đều có vòng xoáy gió bão sinh ra như mạch nước ngầm hung hiểm chảy xiết, một lão giả bào phục nền đen hoa văn vàng tay áo bồng bềnh, ngạo nghễ đứng đó.

Hắn ta tóc trắng rối tung, tùy ý bay múa theo gió bão trong hư không, lông mày tuyết bay xéo nhập tấn, hai con ngươi một mảnh huyết sắc như ẩn chứa huyết hải cuồn cuộn. Bàn tay lớn nắm chặt một thanh quyền trượng cao, toàn thân quyền trượng kia màu trắng đục như được chế tạo từ xương đùi dị tộc nào đó, trên đỉnh khảm nạm gần trăm độc lâu có to có nhỏ, trong mỗi một cái độc lâu đều có hồn hỏa yếu ớt dấy lên, chiếu sáng hư không.

Khí thế quanh người lão giả rộng rãi cuồn cuộn như vạn trọng sơn khuyết, ầm vang đè xuống.

Bùi Lăng chỉ liếc mắt đã cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt đập vào mặt!

"Phục Cùng" đứng trước bức tranh nhìn lão giả kia, trầm giọng nói: "Đây là Hằng Tà"

"Tu vi Đại Thừa kỳ"

"Sáu mươi bốn kiếp."

Sáu mươi bốn kiếp! ?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, sư tôn Dược Thanh Anh đã nói với hắn, hiện tại sự tồn tại sáu mươi bốn kiếp trong toàn bộ Bàn Nhai giới sẽ không vượt qua số lượng năm ngón tay!

Sư tôn Dược Thanh Anh là một trong số đó.

Hắn lại không biết về mấy vị còn lại!

Hiện tại vị "Hằng Tà" tổ sư này cũng là một trong số đó?

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe "Phục Cùng" nói tiếp: "Hằng Tà là người dẫn dắt tiên lộ lần trước, vẫn lạc trong Phù Sinh kỳ cục."

Người dẫn dắt tiên lộ, sáu mươi bốn kiếp, vẫn lạc trong Phù Sinh kỷ cục?

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng ngạc nhiên, đã thấy "Phục Cùng"

không có ý dừng lại, tiếp tục bước về phía trước, hắn lập tức đuổi theo.

Không lâu sau, phía trước lại xuất hiện một bức tranh.

Trong tranh tối đen như sương mù đây trời, lại không có một ai.

"Phục Cùng" từ tốn nói: "Bức tranh này là bản tọa."

Nói xong, hắn ta không nhiều lời, lại tiến lên.

Bộp, bộp, bộp...

Bùi Lăng theo sát phía sau.

Chương 2379: Trọng Minh!

Chẳng mấy chốc, một bức tranh hiện ra từ trong hư không, kia là một mảnh rừng bia ở chân núi, lít nha lít nhít mộ bia, chi chít khắp nơi, chiều cao không đồng nhất, kiểu dáng khác nhau, có vô cùng xa hoa, nạm vàng khảm bảo; có đơn sơ vạn phần, chỉ là một nửa thân cây; còn có quái đản quỷ quyệt, lại là đi cốt tạo thành...

Ánh mắt Bùi Lăng nhìn về phía ngọn núi sau rừng bia, lúc này mới phát hiện đây không phải là núi, mà là một tòa mộ bia vô cùng hùng vĩ to lớn!

Màu sắc đen nhánh như mực, như toàn thân thuần sắc không loang lổ, chỉ có cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn ra toàn thân cự bia này điêu khắc lít nha lít nhít phù văn, nhanh chóng đi khắp như vật sống.

Trên đỉnh cự bia có một lão giả cẩm bào đứng vững vàng, lão giả đứng chắp tay, áo bào phần phật.

Trên mặt hắn ta đầy nếp nhăn, khóe miệng rủ xuống như quỹ tích lúc lưỡi dao vút không, toát ra ý lăng lệ vô tình. Đầu đội mũ miện vàng ròng, bên hông đeo một miếng linh ngọc không tì vết, cho dù ngọc bội kia ở trong tranh vẽ, cũng lộ ra linh cơ dạt dào, oánh nhuận sáng ngời, dù trang phục lộng lẫy lại không có vẻ dung tục, ngược lại có loại ưu nhã khó tả như thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng mới có.

Một đôi tròng mắt lạnh băng sắc bén như lưỡi đao, thẳng tắp nhìn ra bên ngoài bức tranh, khí tức túc sát âm hàn như hồng thủy trào lên, như muốn xông phá khỏi bức tranh, gào thét mà ra.

"Phục Cùng" bình tĩnh nói: "Vị Phúc Túy này cũng là Đại Thừa."

"Hắn là người phi thăng tiên lộ lần trước"

"Hiện tại trong bức tranh lưu lại thần niệm và truyền thừa trước khi hắn phi thăng"

"Truyền thừa của người phi thăng càng trân quý và cường đại hơn truyền thừa tổ sư bình thường"

"Hậu bối bình thường không thể đạt được sự công nhận của bọn họ"

"Nếu lúc trước ngươi đăng lâm vị trí Tông Chủ, ngược lại có thể thu hoạch được sự công nhận từ truyền thừa của người phi thăng..."

"Ngoại trừ cái đó ra, mỗi lần tiên lộ mở ra, hậu bối đều có thể đến đây đánh thức thần niệm tiền bối trước khi phi thăng, tìm hiểu tình huống thượng giới một chút"

"Thế nhưng, cái giá phải trả rất lớn"

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng cũng nghiêm nghị.

Đã là thần niệm do tổ sư phi thăng lưu lại... Đây là thần niệm tiên nhân đúng nghĩa!

"Phục Cùng" tiếp tục đi tới, bức tranh mới xuất hiện bên cạnh đường đi huyết sắc.

Trong bức tranh là đêm tối, vạn dặm non sông cùng chìm vào ngủ say, tầng tầng lớp lớp khu rừng điềm tĩnh, chim thú không sợ hãi.

Một bóng dáng yểu điệu đứng giữa không trung, khuôn mặt nàng hoàn toàn biến mất trong bóng tối, nhìn không rõ, chỉ có một đôi tròng mắt trong vắt oánh nhuận, sáng như yêu quỷ.

Bàn tay mềm mại tinh tế trắng nõn duỗi ra từ trong áo choàng nền xanh Mạn Đà La quấn nhánh, năm ngón tay mở ra chỉ lên trời, trên lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa màu xanh nhạt.

Ngọn lửa kia chỉ to như hạt đậu, so sánh với dãy núi trông vô cùng bé nhỏ, nhưng lại có khí thế phần thiên diệt địa, dường như toàn bộ phương thiên địa này chỉ là một bó đuốc đã tàn ở trước mặt nàng.

Nhìn chằm chằm ngọn lửa giây lát, Bùi Lăng cảm giác quanh người nóng bỏng bay vút lên, như đặt mình vào trong biển lửa.

"Phục Cùng" nói: "Đây là Huyền Côi"

"Là kẻ thất bại khi phi thăng"

"Nhưng dù sao cũng là Đại Thừa, thần niệm do nàng lưu lại còn có chút linh tính"

"Bản tọa đã từng tìm hiểu truyền thừa của nàng"

Sau khi nói xong, hắn ta tiếp tục đi về phía trước.

Lại một bức tranh xuất hiện trước mặt hai người, bước chân "Phục Cùng" không ngừng, giới thiệu: "Đây cũng là kẻ thất bại khi phi thăng"

"Từng có hậu bối lĩnh ngộ truyền thừa của hắn"

"Đáng tiếc tư chất hậu bối kia, dù sao cơ duyên còn thiếu sót một ít, chưa thể bước vào Độ Kiếp, vẫn lạc ở Hợp Đạo kỳ."

Bào phục lướt qua đường đi huyết sắc, thỉnh thoảng giọng "Phục Cùng" lại vang lên: "Vị này cũng là người phi thăng."

"Đã thành công giống như Phúc Túy."

"Chưa từng có hậu bối lĩnh ngộ thần niệm truyền thừa của hắn"

"Còn chờ đợi một vị thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm đến đây."

"Vị này là người đi theo phi thăng, vẫn lạc ở Phù Sinh kỳ cục."

"Truyền thừa của hắn đã có mấy người kế thừa."

"Nhưng phần lớn đều đã vẫn lạc, hai người còn sống là Thái Thượng trưởng lão tông môn."

"Vị này là..."

Trong tiếng bước chân rất nhỏ, lại đi một chốc lát, huyết sắc không còn lan tràn dưới chân "Phục Cùng", phía trước là hư không vắng vẻ, mênh mông như vực ngoại.

Bùi Lăng chú ý tới, chẳng biết biển hồn đăng trùng điệp phía dưới đã lặng yên biến mất từ lúc nào.

Thay vào đó, là một mảnh thuỷ vực đen nhánh yên tĩnh như gương.

Vùng nước này rất mênh mông như vực sâu biển lớn, nhưng không có chút gợn sóng nào.

Nếu không phải cảm giác, gần như đã nghi ngờ đây là cả khối lưu ly màu mực.

Trong hư không phía trên hắc thủy, một bức chân dung vô cùng to lớn lơ lửng.

Bức tranh này lớn hơn tất cả chân dung đã gặp trước đó, như có khí thế đỉnh thiên lập địa.

Trong tranh tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh sáng long lanh, có ngàn vạn tia sáng chiếu rọi tứ phương như một vòng mặt trời giữa trời chiếu rọi thành thú với thuỷ vực màu mực nặng nề phía dưới.

Linh thạch!

Linh thạch cực phẩm!

Linh thạch cực phẩm khó mà tính toán!

Chương 2380: Đại điển đăng cơ

Phóng tầm mắt nhìn tới, trong cả bức tranh đều là linh khí khắp nơi, linh thạch cực phẩm không có chút tạp chất nào, xếp chồng thành dãy núi trùng điệp, vạn núi ngàn trượng uốn lượn mà đi, ngay cả bức tranh to lớn như vậy, dường như cũng không thể hoàn toàn dung nạp chúng nó.

Trên đỉnh núi linh thạch to lớn nguy nga, lấy một bóng người áo gai khí phách hùng vĩ đứng sừng sững.

Khác với tất cả chân dung lúc trước, cho dù tổ sư trong bức tranh trước đó che đậy khuôn mặt, không thể thấy rõ, lại hướng ra ngoài từ chính diện, nhìn về phía người đến.

Nhưng bóng người này lại chỉ có thể thấy một bóng lưng mơ hồ.

Đứng chắp tay như ngay sau đó sẽ lơ lửng mà đi.

Khí tức hắn ta tỉnh khiết như hòa làm một thể với rất nhiều linh thạch, dường như bản thân đã là một khoáng mạch linh thạch cực phẩm to lớn.

"Phục Cùng" dừng chân ở cuối cùng đường đi huyết sắc, ngửa đầu nhìn về phía bóng người áo gai, nghiêm nghị nói: "Đây cũng là tổ sư khai phái Thánh tông,"

"Trọng Minh tổ sư"

"Những năm cuối thượng cổ, dị tộc loạn thế, quỷ mị hoành hành, Quỷ dị tầng tầng lớp lớp, Nhân tộc ta hèn mọn như cỏ rác, khí số tộc đàn lung lay sắp đổ"

"Tổ sư đứng ra diệt vạn tộc, trảm thần mộc, trấn Cửu U, phong Đọa Tiên..."

"Trọng Minh tổ sư là một trong chín vị bất hủ ở phương thế giới này!

Nói đến đây: "Phục Cùng" tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra bức tranh trống không, giao nó cho Bùi Lăng: "Sau khi Độ Kiếp, ngươi cũng lưu lại thần niệm và truyền thừa của mình ở trong bức tranh"

"Đến lúc đó, bức tranh này sẽ lưu lại trong Truyền Thừa điện giống như các đời tổ sư Thánh tông ta, dù sinh tử đều tiếp tục thủ hộ tông môn, lớn mạnh truyền thừa."

"Cùng tông môn chung vạn cổ!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này cung kính nói: "Đệ tử tuân mệnh!"

Trước tiên hắn vô cùng cung kính thi lễ một cái, sau đó mới khom người, dùng hai tay nhận lấy bức tranh...

Ngày kế tiếp.

Sắc trời mới lộ ra, trong ngoài sơn môn Trọng Minh tông đã khắp nơi sắc màu rực rỡ, tường điểu xoay quanh bay múa trên trời cao, thụy điểu rong chơi nghi lại.

Cá chép vọt sóng, cầu long lật mây.

Máu tươi và bạch cốt xen lẫn trong ngoài trường hồng vắt ngang, các đệ tử, chấp sự, trưởng lão... Đều thay sang bào phục thống nhất đại diện cho thân phận của mình, tinh thần toả sáng, lui tới đón khách.

Sâu trong nội môn, trong hư không dâng lên từng tòa đài mây.

Trên đài mây trưng bày cái bàn bình phong, một chậu bát vàng bày ra chỉnh tề, linh quả trong chậu oánh nhuận, trên bàn rượu thơm ngắt.

Vô số U Hồn tùy tùng, thi khôi, Huyết Yêu huyễn hóa ra phục sức hoa mỹ, khoanh tay đứng hầu bên cạnh, rất cung kính chờ đợi hầu hạ tân khách.

Nắng gắt chiếu rọi xuống từ bầu trời, chiết xạ ngàn vạn hoa thải.

Sơn môn nguy nga hiện ra trên biển mây mênh mông xa xa, thế lực dưới sự quản lý của Trọng Minh tông đang nối đuôi nhau mà tới.

"Thế tục có mây, không thấy hoành tráng, sao biết thiên tử tôn."

Một tu sĩ Kết Đan kỳ đạp vào trường kiều, bước đến đài mây ở sâu trong nội môn, quan sát vạn khoảnh biển mây, ngôi sao núi non, không khỏi tâm thần khuấy động, truyền âm cho đồng bạn nói: "Chúng ta hầu hạ Thánh tông mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên thấy tình cảnh như vậy."

Đồng bạn của hắn ta cũng phấn chấn nói: "Năm đó Tông Chủ trước nhận vị, chúng ta tu vi thấp, địa vị ti tiện, cũng không có tư cách đến đây xem lễ."

"Cuối cùng hôm nay có thể thấy phong thái Thánh tông một lần, thật khiến người ta say mê..."

"Đúng là đại tông đỉnh phong Bàn Nhai giới!"

"Có thể hầu hạ Thánh tông là may mắn của chúng ta!"

Tu sĩ Kết Đan kỳ kia khẽ gật đầu, lại truyền âm nói: "Cũng không biết lần này xem lễ, có thể xem phong nghỉ Thánh Tử hay không..."

Đồng bạn hâm mộ nói: "Nếu có thể nhìn Thánh Tử một chút thì tốt, lấy tu vi Phản Hư liên tục áp chế Tông Chủ tám tông, thực lực cỡ nào! Đạo tâm cỡ nào! Bá khí cỡ nào!"

"Chỉ cần chuyến này có thể thấy Thánh Tử một lần, dù thêm mấy phần cung phụng cũng đáng...

Tu sĩ Kết Đan kỳ gật đầu: "Đúng vậy, đáng tiếc, địa vị của chúng ta vẫn quá thấp, đài mây cách bảo tọa Tông Chủ quá xa..."

"Đúng rồi, đó là ai?"

Hắn ta nhìn theo phương hướng mà người bên cạnh chỉ lại, đã thấy trên trời cao đột nhiên hiện lên từng tầng dãy núi, nguy nga nặng nề, mây xanh cuồn cuộn.

Lông mày sắc như nhuộm, một nhóm tu sĩ thanh sam tung bay, ý vị trong trẻo mờ mịt như không dính chút hồng trần nào đi ra từ trong dãy núi, bước tới một bước đã vượt đến tòa đài mây nào đó.

Đài mây kia không lớn, gánh chịu những tu sĩ này lại cảm giác hơi chật chội, cái bàn bát đũa vô cùng đơn sơ, dường như chỉ là thành quả lấy tài liệu trong núi hoang, tùy tiện chặt đục mấy lần.

Quan trọng nhất là, nơi này cách bảo tọa Tông Chủ rất xa, thậm chí gần như ngồi cùng một chỗ với Thành Chủ thành lớn Nguyên Anh kỳ.

Khí tức quanh người các tu sĩ thanh sam không hợp với Thánh đạo, sau khi đạp vào đài mây nhanh chóng nhìn quanh một vòng, vẻ mặt không đổi nhưng cũng chưa từng có động tác quá khích gì, tự mình ngồi xuống, chợt nhắm mắt dưỡng thần.

"Cửu Nghi sơn?"

"Bọn họ cũng tới xem lễ?"

Đám tu sĩ Kết Đan kỳ kia nhìn tình cảnh này, trong giây lát mới hồi phục tinh thần, không khỏi càng kích động hơn: "Thánh tông ta thật sự hưng thịnh!"

Chương 2381: Đại điển đăng cơ (2)

Ngay sau đó, có kiếm quang cắt qua bầu trời, kiếm ý lẫm liệt như lạnh lẽo thấu xương, trong chớp mắt tràn ngập thiên địa.

Ánh sáng tần đi, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của các kiếm tu đã xuất hiện trên đài mây bên cạnh Cửu Nghi sơn, lúc liếc nhìn ánh mắt như điện, lăng lệ sinh tư.

Giống với Cửu Nghi sơn, kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông không có dị nghị với đài mây keo kiệt, chỉ khẽ gật đầu về phía Cửu Nghi sơn, sau đó trầm mặc ngồi xuống.

Người xuất hiện tiếp theo là Yến Tê thành.

Con đường màu băng lam hiện ra trong hư không, dị thú lao vụt, giáp trụ rào rào rung động.

Đài mây mà bọn họ xuất hiện gần bảo tọa Tông Chủ hơn Cửu Nghi sơn và Hàn Ảm Kiếm tông một chút nhưng cũng chỉ là một chút xíu, tu vi khí tức tổng thể của tân khách xung quanh đài mây đều là Hóa Thần.

Lại có kim linh lay động, đế liễn ròng rọc kéo nước, là Lưu Lam hoàng triều xuất hiện, rèm châu lắc lư, cổn miện hách rửa, ung dung đoan trang.

Ghế của Lưu Lam hoàng triều lại gần phía trước, cũng càng rộng lớn hơn mấy tông môn chính đạo xuất hiện trước, rõ ràng cái bàn cùng đủ loại dụng cụ xa hoa hơn mấy phần, tân khách gần đó có khí tức Phản Hư kỳ.

Cùng lúc đó, nhánh hoa to lớn rủ xuống từ trời cao, thiên hoa loạn trụy, hoa mới nở rực rỡ, từng bóng hình xinh đẹp tung bay xuất hiện ở chỗ ngồi, đều tóc mai đen mặt đẹp, diễm sắc tuyệt thế.

Đài mây được sắp xếp cho Tố Chân Thiên ở giữa Lưu Lam hoàng triều và Yến Tê thành, sau khi bọn họ xuất hiện nhìn xung quanh đều hơi nhíu mày, nhưng cũng không có ý mở miệng, sau khi hơi chào hỏi chư vị đồng đạo, đều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đại điển bắt đầu.

Tình cảnh này diễn rất nhanh, sự xuất hiện của năm tông đều cực kỳ nhanh chóng nhưng đưa tới sự chấn động như sóng thần, từng tầng khuếch tán đi.

Trên cây trường kiều máu xương, rất nhiều thế lực Trọng Minh tông cảm xúc chập trùng, mặc dù đại tông Thánh đạo chắc chắn sẽ đến chúc mừng Tông Chủ các đời đăng cơ, thỉnh thoảng năm tông chính đạo cũng sẽ xuất hiện nhưng là tình huống cực ít ỏi.

Tình cảnh năm tông đều tới như ngày hôm nay, thậm chí người tới đều là chủ một tông, còn có rất nhiều tu sĩ cấp cao đồng hành là việc chưa từng nghe thấy!

"Thánh tông ta đại hưng!" Sau khi ngạc nhiên giây lát, không biết là ai mỡ miệng trước, trên cả tòa trường kiều máu xương đều đồng thanh hô quát: "Đại hưng! Đại hưng! !"

Trong sự vui mừng như núi thổ sóng thần, Lưu Ly tháp to lớn dâng lên từ hư không, một đám tu sĩ áo bào xám vẻ mặt không gơn sóng, ngồi xuống đài mây phía trước năm tông chính đạo.

Sau đó là Thiên Sinh giáo thuần một sắc áo bào trắng vòng vàng, ghế của bọn họ lại gần phía trước hơn năm tông chính đạo và Luân Hồi tháp.

Bảy tông đều đã ngồi vào vị trí, lúc này gia chủ ba nhà Chẩm Thạch Tô thị, Phù Quang Tư Hồng thị và Cửu A Lệ thị đều mặc lễ phục, dáng về cung kính đi theo một đám Vô Thủy sơn trang xuất hiện trên đài mây gần bảo tọa Tông Chủ nhất.

Toà đài mây kia cao hơn tất cả đài mây, gần như địa vị ngang nhau với bảo tọa Tông Chủ treo cao giữa vòm trời.

Diện tích đài mây cũng đặc biệt rộng lớn, tất cả đồ bày biện vô cùng hoa mỹ, ngay cả đũa ngà đều là pháp bảo.

Người hầu hạ ở chỗ này cũng không phải U Hồn, thi khôi, mà là rất nhiều nội môn đệ tử được tuyển chọn tỉ mỉ, dung mạo xuất sắc.

Bọn họ mặc áo bào hoa mỹ, dáng vẻ đoan chính tất cung tất kính, miệng nói "tiên nhân": "Tiên Tôn": "Tiên Đế", hoàn toàn là quy củ nên có của tiểu tông huyễn cảnh.

Một đoàn người Vô Thủy sơn trang rất hài lòng!

Khách quý đến đông đủ, trong hư không vang lên tiếng trống nặng nề ù ù.

Theo nhịp trống dày đặc rơi xuống, đám người ngoại trừ gia chủ ba tộc Tô thị, Tư Hồng thị, Lệ thị nhao nhao xuất hiện trên các đài mây bỏ trống.

Sau đó là hai vị chân truyền đương nhiệm Thánh tông Tư Hồng Diệu Ly và Tư Hồng Đạc, dẫn theo rất nhiều đệ tử không đến làm tùy tùng, đi đến hai tòa đài mây một trái một phải.

Chếch phía trên hai tòa đài mây này cũng có một tòa đài mây, chỉ có điều vị trí của cái sau cao hơn, lại gần với bảo tọa Tông Chủ và đài mây của Vô Thủy sơn trang, diện tích càng lớn, bày biện càng xa xỉ, người phục vụ càng là tụ tập rất nhiều, lại đều là mặt đẹp xanh ngọc.

Hai tòa đài mây này màu sắc như máu, có vô số tơ máu nhỏ bé yếu ớt đi khắp trong mây, không giống các đài mây khác.

Tiếng trống lại vang lên, vạn sơn lặng im.

Ngay sau đó, một bóng dáng huyền bào vác đao xuất hiện trong chủ tọa ở đài mây huyết sắc bên trái.

Hắn áo bào phần phật, khí tức thu liễm gần như hoàn mỹ, sắc mắt bình thản, chính là Bùi Lăng!

Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn.

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút biến hóa nào, ngồi thẳng xuống, ánh mắt chỉ nhìn đài mây huyết sắc phía bên phải.

Đã thấy Lệ Liệp Nguyệt mặc một bộ váy sa màu đen, đầu đội mũ miện Thánh Nữ, cũng đã lặng yên ngồi xuống.

Hai người cách xa nhau, Thánh Tử Thánh Nữ đều khí tức thuần túy, pháp lực bành trướng, cốt linh hồn phách đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, hoàn mỹ lộ rõ đạo thống truyền thừa Thánh tông đang như mặt trời ban trưa!

Chương 2382: Người dẫn đường tiên lộ

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía tám tông đến chúc mừng.

Hiện tại khoảng cách gần hắn nhất, cũng kiêu căng nhất, tất nhiên là Vô Thủy sơn trang.

Trong bốn vị Trang Chủ, ngoại trừ "Túc Cấp" tổ sư còn đang Độ Kiếp: "Hồn Nghi" tổ sư: "Di Tức" tổ sư và Duy Vi Tử đều có mặt, ngoài ra rất nhiều đệ tử thiên kiêu, trưởng lão tông môn, còn có hai đạo khí tức không khác "Hồn Nghi": "Di Tức" là bao, hiển nhiên đều là cấp độ tổ sư.

Phát hiện ánh mắt Bùi Lăng, tất cả mọi người bên Vô Thủy sơn trang đều nhìn sang hắn, vẻ mặt hòa nhã, thái độ thân mật.

Trong đó Tuyệt Tâm Tử và Tịch Chiêu Tử còn không coi ai ra gì đứng dậy vẫy tay, sợ hắn không chú ý đến mình.

Sau khi đôi bên cách không trò chuyện một chút, Bùi Lăng nhìn về phía đài mây của Luân Hồi tháp.

Một đám áo bào xám nặng nề nhìn hắn, không hề tỏ vẻ gì. Ngược lại vị tổ sư Luân Hồi tháp từng xuất hiện lúc luận đạo với Vô Thủy sơn trang cũng ở trong đó, lúc này bên cạnh hắn ta có mấy tu sĩ tu vi như nhau, khuôn mặt đều biến mất trong bóng tối mũ trùm, nhìn không rõ.

Nhìn nhau giây lát, Bùi Lăng dời ánh mắt đi chỗ khác, dưới nữa là Thiên Sinh giáo.

Hắn không biết ai trong đám cao tầng Thiên Sinh giáo mới lên.

Hiện tại ánh mắt đôi bên nhìn thẳng vào nhau, sau khi hơi do dự khẽ gật đầu thăm hỏi nhau.

"Chúc Y" tổ sư ngồi riêng một bàn tiệc vẫn xinh đẹp như thế, xung quanh nàng cũng có mấy vị tổ sư Thiên Sinh giáo tu vi tương đương, áo bào trắng vòng vàng trông hoa mỹ cao quý.

Vốn "Chúc Y" đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, khẽ gật đầu với Bùi Lăng.

Bùi Lăng chắp tay thi lễ, lại nhìn Lưu Lam hoàng triều ở phía sau.

Trên đài mây của hoàng triều, lúc này cổn miện như rừng, đỏ tím chen chúc, lộ rõ khí chất Hoàng gia.

Bốn vị Thái Thượng Hoàng trầm mặc ngồi ngay ngắn bất động, không có bất kỳ đáp lại gì với sự đánh giá của Bùi Lăng.

Hắn liếc nhìn Chung Quỳ Kính Y đang ngồi phía dưới Lưu Lam Hoàng hậu mũ phượng địch y, khuôn mặt hai mẫu nữ hơi giống nhau, hiện tại ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đã có vẻ khâm phục, cũng có vẻ tò mò.

Sau đó nữa là Cửu Nghi sơn, Yến Tê thành và Tố Chân Thiên...

Nói tóm lại, chủ tám tông gần như đều có mặt, trong số người đi theo còn có rất nhiều khí tức mà hắn quen thuộc, ngoài ra mỗi một tông môn đều có mấy đạo khí tức cực kỳ khủng bố.

Rất hiển nhiên, lần này trong số người tám tông tới đây, đều có Độ Kiếp.

Hơn nữa mỗi tông môn cũng không chỉ có một vị.

Bùi Lăng không cảm thấy bất ngờ, lần này tám môn phái lớn tới xem lễ, không chỉ vì việc Tư Hồng Khuynh Yến đăng cơ Tông Chủ, mục đích thật sự là trận chiến cuối cùng trên tiên lộ của hắn!

"Trận chiến cuối cùng kết thúc, chắc chắn tu vi của ta có thể đột phá Độ Kiếp"

"Tiếp theo phải đến U Tố mộ trước, xác nhận tiên lộ với hai vị cấm kỵ, xem có đúng như Phục Cùng tổ sư đã nói hay không."

"Nếu không sai, vậy ta phải chuẩn bị bố trí truyền thừa, trảm Nhân đoạn Quả..."

"Còn có bên sư tôn, cũng phải đến đó nói trước..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn về phía Lưu Lam hoàng triều, trong số người hoàng triều đến lần này lại không có sư tôn Dược Thanh Anh.

Vốn sau khi hắn về tông đã dự định đến "Tiểu Tự Tại Thiên" một chuyến, báo tin vui với sư tôn.

Chỉ có điều, hiện tại "Phục Cùng" tổ sư vẫn nhìn chằm chằm sư tôn Dược Thanh Anh, nếu sư tôn Dược Thanh Anh vì xem trận chiến cuối cùng của hắn mà đến Trọng Minh tông, ngược lại có khả năng rơi vào cảnh nguy hiểm...

Bởi vậy, vì để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn dứt khoát không đi gặp sư tôn.

Đợi đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, tu vi của hắn đạt tới Độ Kiếp, lại đi "Tiểu Tự Tại Thiên" tìm sư tôn cũng không muộn.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng nhìn đồng lậu ở góc bàn, thấy còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ lành để đại điển bắt đầu, lại bắt đầu suy nghĩ tình hình trong Truyền Thừa điện tối hôm qua.

Từ khi Trọng Minh tông khai tông lập phái đến nay, cho đến tận nay đã xuất hiện gần trăm vị tổ sư.

Nhưng phần lớn đều vẫn lạc trong đạo kiếp.

Chỉ có một phần rất nhỏ có thể gánh vác tất cả đạo kiếp, phá vỡ vào Đại Thừa.

Mà những người thưa thớt vào Đại Thừa kia, người có thể phi thăng đã ít lại càng thêm ít, còn lại đều chết trong Phù Sinh kỳ cục, thậm chí trong đó còn có người sáu mươi bốn kiếp!

Ngoài ra, tối hôm qua hắn còn từ trong miệng "Phục Cùng" tổ sư biết được, những tu sĩ đi tiên lộ giống hắn gọi là "người dẫn dắt tiên lộ", ngụ ý dẫn đạo mở ra tiên lộ.

Tám danh ngạch phi thăng ngoại trừ người dẫn lộ, thì là "người đi theo tiên lộ".

Tu sĩ khác cùng đến Phù Sinh cảnh được gọi là là "người xem tiên lộ"

Phù Sinh kỳ cục có hai quy tắc công khai.

Thứ nhất là "người dẫn dắt" không thể chết.

Thứ hai, một khi số lượng người dẫn dắt, người đi theo, người xem ít hơn so chín số, lập tức thua trong ván cời Bởi vậy, mỗi lần tiên lộ dù cuối cùng thành hay bại, số người tham gia đều nhiều hơn chín số...

Ngoại trừ cái đó ra, còn có một chuyện khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái.

Hiện tại Trọng Minh tông chỉ có một vị Đại Thừa là "Phục Cùng",

Chương 2383: Công đức vô lượng

Số tổ sư chưa phi thăng lại còn sống, đều là Độ Kiếp đỉnh phong.

Thế nhưng, những tổ sư Độ Kiếp đỉnh phong kia chỉ kém một trận đạo kiếp cuối cùng là có thể đi vào Đại Thừa nhưng lại chưa đi độ một trận đạo kiếp cuối cùng... Điều này giống như cố ý kiềm chế tu vi, không đi đột phá!

Tối hôm qua hắn từng hỏi "Phục Cùng" tổ sư: "Phục Cùng" tổ sư trả lời vô cùng đơn giản: "Tiên lộ chưa mở, chín môn phái lớn đều là như thế..."

Ngay lúc đang suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm lại xa lạ đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Bùi thánh tử còn danh ngạch không?"

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía Lưu Lam hoàng triều.

Đã thấy ở bên hoàng triều rất nhiều cổn miện, một nam tu mặc trang phục Thái Thượng Hoàng, miện châu che mặt, cổn phục ung dung đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm kim tôn trong tay, ánh mắt bình tĩnh xuyên qua khe hở miện châu, cách không nhìn về phía hắn.

Cân nhắc một chút, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm trả lời:

"Vẫn còn danh ngạch người xem tiến vào Phù Sinh cảnh!"

Giọng nói trầm thấp uy nghiêm kia lại vang lên bên tai hắn: "Lưu Lam hoàng triều cần mấy cái."

Bùi Lăng truyền âm đáp: "Có thể."

Vị Thái Thượng Hoàng kia khẽ gật đầu, nâng kim tôn về phía hắn, uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong tôn, không nói thêm gì nữa.

Bùi Lăng cũng thu lại tầm mắt, bưng linh tửu trước mặt lên rót một chén.

Danh ngạch người xem cùng tiến vào Phù Sinh cảnh không giống với danh ngạch người đi theo, cũng không có hạn chế về số lượng.

Nhưng hắn là "người dẫn dắt" của trận tiên lộ này, tu sĩ chín môn phái lớn muốn tham dự lần Phù Sinh kỳ cục này, nhất định phải có sự đồng ý của hắn...

Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải thù sâu hận lớn không đội trời chung gì, người dẫn dắt tiên lộ sẽ không cự tuyệt.

Hắn cũng giống vậy.

Lúc này, lại một giọng nói lạnh băng như lưỡi kiếm truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Bùi thánh tử, Hàn Ảm Kiếm tông cần mấy danh ngạch"

Bùi Lăng trực tiếp truyền âm trả lời: "Có thể, nhưng chỉ có danh ngạch người xem cùng tiến vào Phù Sinh cảnh"

Tên kiếm tu kia kính hắn một ly rượu từ xa xa: "Đa tạ"

Chợt lại nhắm mắt dưỡng thần.

Ngay sau đó, tổ sư Yến Tê thành, Tố Chân Thiên lần lượt truyền âm yêu cầu danh ngạch.

Bùi Lăng đồng ý từng người, đều chỉ cho danh ngạch người xem tiến vào Phù Sinh cảnh.

Trước đó Cửu Nghi sơn "Thế Vị" cũng từng nói với hắn, vì vậy lần này một phương Cửu Nghi sơn không truyền âm cho hắn.

Luân Hồi tháp và Thiên Sinh giáo cũng là như thế.

Lúc này Vô Thủy sơn trang đang được rất nhiều nội môn đệ tử dung mạo xuất chúng hầu hạ lại không coi ai ra gì uống rượu làm vui, ngẫu nhiên chỉ trỏ rất nhiều tân khách và đồ trang trí của Trọng Minh tông, thậm chí còn có đệ tử khôn khéo ca tụng tu sĩ cấp cao, tên tu sĩ cấp cao kia tiện tay lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo ban thưởng ngay tại chỗ...

Dường như căn bản không quan tâm tiên lộ...

Vừa bàn bạc ổn thỏa tất cả danh ngạch, trong hư không đột nhiên truyền đến một luồng uy áp khó mà hình dung.

Toàn bộ phương thiên địa này như biến hóa trong chớp mắt.

Sơn thủy cỏ cây, đài mây tân khách đều như thường, nhưng trên đại điển vốn xa hoa tinh tế đột nhiên thêm một tầng lạnh lẽo.

Tất cả cảm giác đường hoàng phú quý tan thành mây khói, thay vào đó lại là một loại cảm giác tuyệt vọng vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu, vĩnh viễn bị bao vây trong tuyệt cảnh.

Bên trái bảo tọa Tông Chủ không có một ai đột ngột xuất hiện một vương tọa đen như mực, khảm nạm vô số con mắt.

Một bóng người ngồi ngay ngắn trên đó, áo bào đơn giản mộc mạc, bề ngoài không thể nhìn thẳng, khí tức thâm trầm mênh mông không thể suy đoán.

Chính là "Phục Cùng" tổ sư!

Hắn ta vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn ta... Đại điển sắp bắt đầu!

"Phục Cùng" tổ sư tùy ý liếc nhìn vật liệu tu luyện trong sân, khẽ gật đầu.

Sau đó truyền âm với Bùi Lăng: "Đợi chút nữa, nếu ngụy đạo muốn danh ngạch trong tiên lộ lần này, ngươi cứ nói giá'"

"Đặc biệt là vật liệu đúc khí đỉnh phong của Lưu Lam hoàng triều, hoàng triều am hiểu chăn thả vật liệu tu luyện phàm tục, chắt lọc dân tâm dân ý, bọn họ có pháp môn đặc biệt có thể đúc khí dân ý từ trong tối tăm, từ trước đến nay Thánh tông không có nhiều tư lương ở phương diện này, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này."

"Còn có phi kiếm và kiếm ý của Hàn Ảm Kiếm tông cũng là độc bộ ở phương thế giới này."

"Ngoài ra, mặc dù phần lớn công pháp bí truyền của tông môn bọn họ không truyền cho người ngoài, nhưng cũng có một vài kiếm pháp có thể dùng để làm phong phú nhà kho Thánh tông ta.

"Thứ xuất sắc nhất của Yến Tê thành là Bách Binh lệnh cùng ổ bảo chi pháp."

"Ngoại trừ thành phẩm, lại đòi một nhóm thợ khéo hoặc là hồn phách thợ khéo."

"Về phần Tố Chân Thiên... Bọn họ am hiểu bồi dưỡng dược liệu quý hiếm cùng bồi dưỡng thiên tài địa bảo loại ráng mây."

"Không cần để ý tới ngươi có cần dùng đến hay không, có thể lấy bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu."

"Đừng bỏ sót đặc sản vật liệu của bốn tông môn này..."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức cứng đờ, đột nhiên cảm thấy mình như tổn thất 9999 vạn ức linh thạch...

Chương 2384: Công đức vô lượng (2)

Sau khi dặn dò Bùi Lăng xong: "Phục Cùng" tổ sư nhìn quanh một vòng, ngắn gọn nói: "Đại điển bắt đầu."

Tiếng nói vừa ra, tiếng trống vang lên trên trời cao, thân trống to lớn mang theo rất nhiều nhạc khí hiện ra từ trong hư không theo tiếng nhạc nặng nề cổ xưa.

Chiếc trống lớn kia như núi cao, toàn thân dùng da vạn tộc may thành, hiện ra hoa văn phức tạp mỹ lệ, khí linh như ấu long, đầu mọc sừng thú, trong mắt một mảnh huyết sắc, tiếng trống quay quanh, bay múa đi khắp, cự trống không cần khống chế tự vang lên.

Bên cạnh trống, đàn tiêu hợp tấu, chuông khánh mãnh liệt.

Trong hư không vốn không có vật gì, lại có hoa thơm cỏ lạ đột nhiên sinh ra, uốn lượn phức tạp, trải rộng vòm trời.

Bảo tọa Tông Chủ treo cao đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại, cùng lúc đó ánh sáng ba màu đỏ, mực, trắng xông lên trời không, xen lẫn chiếu rọi như máu, như đêm, như di cốt.

Ba màu gào thét, trong chớp mắt như cồn cát đổ sụp, ầm vang rơi xuống.

Trong chớp mắt quấn giao với nhau thành một bậc thềm trải rộng huyết tật, hồn thứ, cốt nhận trùng điệp, chạy thẳng đến mặt đất.

Lúc này, tất cả tu sĩ cùng thế lực dưới sự quản lí của Trọng Minh tông đều đứng dậy rời ghế, khom mình hành lễ với "Phục Cùng", đồng thanh đáp: "Cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư!"

Sau đó đám người lần lượt ngồi xuống, chỉ có trên một đài mây treo cao, một bóng dáng tóc đen hoa phục vẫn đứng thẳng bất động, lúc đưa mắt nhìn quanh cao giọng nói: "Tông Chủ tạm thời Thánh tông Tư Hồng Khuynh Yến, thiên tư tung hoành, chăm chỉ tinh tiến, đã được nhận truyền thừa Thánh Nữ, lại cùng giải quyết công việc vặt của tông môn, lấy danh thiên kiêu nhập Hợp Đạo kỳ, quả thật là nhân tài của Thánh tông."

"Trong lúc chấp chưởng, tông môn phát triển không ngừng"

"Con cháu môn nhân đều khâm phục."

"Đồng đạo lão ấu đều khen ngợi."

"Hiện có tổ sư xuất quan tự mình kiểm tra, cũng biết tròn biết méo, nàng tài đức vẹn toàn, công đức cao thâm, quả thật là đối tượng có một không hai để thống lĩnh Thánh tông"

Giọng hắn ta cuồn cuộn như sấm, trong khoảnh khắc truyền khắp vạn sơn, làm cả Trọng Minh tông đều nghe rõ ràng.

Lúc nói chuyện, phía cuối bậc thang ba màu đan xen đã xuất hiện một bóng người yểu điệu.

Nàng mặc váy đỏ hồng nhàu kim, tóc búi cao bảo trâm, mắt phượng ngậm uy, chính là Tư Hồng Khuynh Yến!

Chỉ có điều, lúc này nàng hoàn toàn không có vẻ thiên kiều bá mị ở trước mặt Bùi Lăng, mà như một đám lửa cháy hừng hực, lúc nhìn sang phong mang tất lộ, sát khí quanh quẩn.

Dường như nhìn nhiều một lát cũng có thể bị nàng đốt bị thương.

Tư Hồng Khuynh Yến khẽ hất cằm dưới, hăng hái đi theo bậc thang đến trước vị trí Tông Chủ, mặc dù nàng cũng không biết mình căn bản không giết chết chân thân của bất kỳ một vị yêu tộc Hợp Đạo kỳ Lưu Lam hoàng triều nào, vì sao "Phục Cùng" tổ sư lại cho rằng chấp hành nhiệm vụ này biết tròn biết méo.

Nhưng không sao cả.

Hôm nay là đại điển đăng cơ Thánh tông, cũng là cuộc sống của nàng!

Ánh mắt nàng đảo qua rất nhiều đài mây trên trời cao, lúc lướt qua Bùi Lăng hơi nhíu mày, hừ! Nghiệt súc này rất bất kính với mình.

Lúc trước nàng chỉ là Tông Chủ tạm thời thì cũng thôi.

Chờ sau khi mình trở thành Tông Chủ thật sự, nhất định phải dạy dỗ nghiệt súc này thật tốt, tuyệt đối không thể bị phu quân hiểu lầm như trước đây...

Lúc đang suy nghĩ, đã nghe được Thái Thượng trưởng lão đảm nhiệm người chủ trì trầm giọng hỏi thăm: "Chư vị đồng môn, chư vị đồng đạo, chư vị ngụy... Chư vị đạo hữu Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ẩm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, mời cùng chứng kiến!"

Tiếng nói vừa dứt, Phù Quang Tư Hồng thị lập tức hưởng ứng:

"Chúng ta chứng kiến, mời Tư Hồng tông chủ lên ngôi!"

Ngay sau đó, Chẩm Thạch Tô thị, Cửu A Lệ thị đều lên tiếng nói:

"Chúng ta chứng kiến, mời Tư Hồng tông chủ lên ngôi!"

Chợt rất nhiều trưởng lão, chấp sự, đệ tử cùng ngàn vạn tu sĩ thuộc thế lực dưới sự quản lí đồng thanh nói: "Chúng ta chứng kiến, mời Tư Hồng tông chủ lên ngôi!"

Tiếng nói đinh tai nhức óc, có khí thế dời núi lấp biển, chấn động thiên sơn vạn thủy, chỉ một thoáng hư không hoa thơm bay loạn, thụy chim lộn xộn bay khắp.

Tiếng trống vang lên, trong tiếng ù ù sênh tiêu từng trận, vang tận mây xanh!

Nhìn tình cảnh này, tám tông khác đều khẽ gật đầu, lại không đáp lời.

Dù sao bọn họ đến vì tiên lộ, đại điển đăng cơ lần này của Trọng Minh tông lại liên quan mật thiết đến tiên lộ, tất nhiên hiện tại cũng không nhiều chuyện.

Thấy tình hình này, tên Thái Thượng trưởng lão kia lập tức tuyên bố: "Tư Hồng Khuynh Yến đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, lời nói hay, cử chỉ đẹp, nay xưng đức độ công, đăng lâm vị trí Tông Chủ!"

Tư Hồng Khuynh Yến không chút do dự, lúc này bước ra một bước, đạp lên bậc thêm thứ nhất.

Tầng bậc thêm này hiện ra màu đỏ thắm đậm đặc như dòng máu chảy xuôi, trong chớp mắt nàng đạp lên lập tức hóa thành vạn khoảnh huyết hải, phía trên huyết hải sinh ra ngàn vạn vòng xoáy, lực hút cường đại như muốn lập tức kéo nàng vào đáy biển chết đuối.

Chỉ có điều, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức bộc phát ra một luồng khí tức như cùng nguồn gốc với nó, lại thoải mái thoát khỏi sự lôi kéo của huyết hải, lập tức đạp vào bậc thềm thứ hai.

Chương 2385: Truyền thừa tổ sư

Tầng này đen như mực, âm trầm đáng sợ, lại thể hiện ra thủ đoạn hồn đạo, bên trong có ngàn vạn sinh linh gào thét, ý oán độc cuồn cuộn như biển, chúng sinh hội tụ như thủy triều kiến, lúc gặm nuốt nhục thân, trong nơi tối tăm có vô tận sợ hãi, hối hận, kinh hoảng, tạp niệm, oán giận... Đánh thẳng vào đạo tâm.

Cũng như vừa rồi, Tư Hồng Khuynh Yến không tốn bao nhiêu công sức đã đi lên tầng thứ ba.

Lúc này, như bước vào một mảnh đất tuyết vô ngần.

Ý lạnh che ngợp bầu trời như toàn bộ phương thiên địa này đều đang chán ghét mà vứt bỏ, nguyền rủa sinh linh tiến vào.

Trong nháy mắt, trắng như tuyết như triều trút xuống, giữa trời sập đất nứt, vô tận ác ý nghiền ép xuống Tư Hồng Khuynh Yến...

Bậc thêm đạo thống này lấy Chúng Sinh đạo và Thiên Địa đạo làm trọng tâm, rất nhiều truyền thừa Thánh tông là phụ, hội tụ mà thành, để kiểm tra hậu bối đăng lâm vị trí Tông Chủ có nắm giữ vững chắc truyền thừa bản môn hay không.

Lúc trước tu vi Tô Ly Kinh chỉ có Phản Hư, còn có thể thuận lợi đăng cơ nhận vị, đối với Tư Hồng Khuynh Yến lúc này, nàng không chỉ tu luyện nhiều hơn trăm năm, còn độ hai trận Hợp Đạo kiếp, căn cơ vô cùng thâm hậu, tất nhiên lúc này không hề khó khăn!

Nàng càng đi càng nhanh, bầu không khí trong trận đại điển này cũng càng ngày càng nhẹ nhàng.

Tân khách trên đài mây nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu thưởng thức linh quả bánh ngọt uống rượu trò chuyện.

Trên đài mây của Phù Quang Tư Hồng thị, một đám người Tư Hồng thị nhanh chóng truyền âm cho nhau: "Lần này Khuynh Yến đăng lâm vị trí Tông Chủ, có Phục Cùng tổ sư tự mình chủ trì, từ nay về sau không còn là Tông Chủ tạm thời nữa, mà là Tông Chủ Thánh tông đúng nghĩa!"

"Vấn đề hiện tại là Thánh Tử hạ nhiệm Bùi Lăng đã Hợp Đạo. Hơn nữa, kẻ này được Phục Cùng tổ sư coi trọng hơn Khuynh Yến. Dù Khuynh Yến là Tông Chủ thật sự, bây giờ chỉ cần Bùi thánh tử muốn, cũng có thể trở thành Tông Chủ hạ nhiệm bất cứ lúc nào."

"Không cần lo lắng Bùi thánh tử. Lần trước Phục Cùng tổ sư xuất quan là chuẩn bị tự mình chủ trì đại điển đăng cơ cho Bùi thánh tử. Thế nhưng, Bùi thánh tử căn bản không có ý làm Tông Chủ."

"Không sai! Điều này cực kỳ tốt. Bây giờ Bùi thánh tử có thực lực siêu quần, bên Lệ thị cũng không dám nói gì. Hiện tại sự uy hiếp chân chính lại là Thánh Nữ xuất thân Lệ thị, Lệ Liệp Nguyệt!"

"Lệ thị? Ha ha, bọn họ cũng không chịu thiệt thòi. Lão tổ Lệ thị trực luân phiên đã bái Phục Cùng tổ sư làm sư, gần đây Lệ thị vẫn không có động tĩnh gì, rất có thể là vì bọn họ đã nhận được truyền thừa của Phục Cùng tổ sư, đang dốc lòng lĩnh hội."

"Ừm? Nếu là vậy, thu hoạch lần này của Lệ thị, cũng không phải một vị trí Tông Chủ có thể so sánh..."

Cùng lúc đó, trên đài mây Cửu A Lệ thị.

Từng tộc nhân Lệ thị mặc hoa phục, vẻ mặt bình tĩnh ngồi đó nhưng cũng đang liên tục trao đổi: "Vận khí của Tư Hồng thị quá tốt! Lần này Tư Hồng Khuynh Yến đăng cơ, Phục Cùng tổ sư lại đích thân chủ trì đại điển cho nàng!"

"Hiện tại tu vi, thực lực, uy vọng của Bùi thánh tử đều vượt xa yêu cầu của vị trí Tông Chủ. Trận đại điển này vốn nên thuộc về Bùi thánh tử, nhưng không biết vì sao Bùi thánh tử chậm chạp không chịu đồng ý..."

"Đừng ngông cuồng bàn tán về Thánh Tử! Loại nhân vật như Bùi thánh tử, tất nhiên có tính toán của mình. Chuyện của hắn còn chưa tới lượt chúng ta chất vấn."

"Đúng là như thế! Trên thực tế, Bùi thánh tử vẫn hướng về Lệ thị ta. Trong khoảng thời gian này, công việc béo bở trong tông gần như đều rơi vào trong tay Lệ thị ta."

"Bây giờ Bùi thánh tử uy danh hiển hách, có thể thấy lúc trước Thánh Nữ có tầm nhìn độc đáo, vị Thánh Tử này kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn cao thâm, hắn làm việc chắc chắn có đạo lý, chúng ta chỉ là người tầm thường, đừng suy đoán dụng ý của Thánh Tử."

"Lại nói, gần đây trong tộc có thêm một môn truyền thừa đẳng cấp cao, chỉ có cao tầng như gia chủ, Thánh Nữ mới có tư cách tìm đọc, nghe nói cũng là quà tặng của Bùi thánh tử..."

Trên đài mây của Chẩm Thạch Tô thị lại im lặng.

Tô Tích Nhu huyền bào váy vàng ngồi trong bữa tiệc, không hề động đến linh quả linh tửu trước mặt. Lúc này trông nàng vẫn tái nhợt xinh đẹp như nữ thi tuyệt sắc, chỉ có điều vì nhục thân đã hoàn thành chữa trị, hai đầu lông mày không còn vẻ âm u lạnh lẽo như lúc ở U Tố mộ, lại có thêm chút nhân khí.

Cầm đũa ngà trong tay không có tâm trạng thưởng thức, một đôi mắt đẹp trong trẻo lạnh lẽo như ánh sao, cách không nhìn bóng dáng bên cạnh bảo tọa ở đằng xa, lại rất chăm chú nhìn về phía Bùi Lăng.

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến đã nhanh chân đi qua phần lớn bậc thêm đạo thống, cách nàng không xa là bảo tọa Tông Chủ lơ lửng giữa hư không!

Trên đài mây bên trái, Bùi Lăng yên tĩnh nhìn về phía làn váy đỏ thẫm kia.

Hôm nay Tư Hồng Khuynh Yến đăng cơ: "Phục Cùng" tổ sư sẽ lấy một phần truyền thừa tổ sư trong Truyền Thừa điện ban thưởng.

Hành động lần này là để bảo đảm trận tiên lộ này tiến hành thuận lợi, dù sao tu vi thực lực hiện tại của hắn cao hơn Tư Hồng Khuynh Yến quá nhiều.

Chờ Tư Hồng Khuynh Yến tiếp nhận truyền thừa, sau khi kết thúc buổi lễ, hắn sẽ khiêu chiến vị Tông Chủ mới lên này trước mặt mọi người.

Chương 2386: Độ Kiếp kỳ!

Tư Hồng Khuynh Yến tuyệt đối không cự tuyệt hắn!

Một trận chiến này, là mục đích thật sự khi tám môn phái lớn đến đây!

Chờ sau khi đại chiến kết thúc, phải tìm chỗ hoang vắng đột phá Độ Kiếp, lại mời "Phục Cùng" tổ sư cùng đi, hộ pháp cho hắn, đề phòng hệ thống đưa tặng lung tung...

Nghĩ tới đây, chỉ thấy Tư Hồng Khuynh Yến đạp vào tầng bậc thêm cuối cùng, vỗ áo thu tay áo ngồi xuống bảo tọa tượng trưng cho chủ nhân Trọng Minh tông.

Ngay sau đó, quảng điện tĩnh mịch hiện ra từ trời cao, phương thiên địa này đột nhiên lờ mờ.

Vô số hồn đăng chìm nổi, cuồn cuộn như biển.

Trăm bộ bức tranh hiện ra trên biển hồn đăng, đêm ngày không rõ, uy áp lại sôi trào mãnh liệt, khiến cả Trọng Minh tông lập tức lặng ngắt như tờ.

Truyền Thừa điện hiện ra!

Tư Hồng Khuynh Yến chỉ cảm thấy một trận tối tăm, lúc lại mở mắt ra bản thân đã xuất hiện trong điện.

Từng chiếc hồn đăng treo cao trước mặt nàng, đằng xa là bức tranh nặng nề cổ xưa, khí tức mênh mông.

Đột nhiên, một cái bảo tọa đen nhánh xuất hiện phía trên hồn đăng: "Phục Cùng" tổ sư áo bào đơn sơ như hội tụ một thể với tuyệt cảnh đưa tay một chiêu, trên một bức tranh trong đó lập tức bùng lên ánh sáng, ban ngày sao hiện vô cùng vô tận trong sự lạnh lẽo hoang vu, một đôi mắt lạnh lẽo bá đạo như phù dung sớm nở tối tàn chợt biến mất.

Ngay sau đó, bức tranh kia hơi chuyển động, bay ra một cái độc lâu lớn khoảng ngón cái.

Độc lâu trắng đục, trong hốc mắt đen nhánh có hồn hỏa chậm chạp nhảy nhót.

Nó bồng bềnh thấm thoát, vượt qua ngàn vạn hồn đăng, bay về phía Tư Hồng Khuynh Yến.

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, lập tức nhận ra kia là truyền thừa "Hằng Tà" tổ sư.

Tối hôm qua hắn vào Truyền Thừa điện, được "Phục Cùng" tổ sư đưa vào bí địa tông môn, đã thấy chân dung của chư vị tổ sư, chân dung "Hằng Tà" tổ sư đặc biệt cường đại trong số rất nhiều tổ sư!

Mặc dù vị tổ sư này là kẻ thất bại khi phi thăng, nhưng... Từng là sáu mươi bốn kiếp!

Lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến thu vạt áo bái chào, nghiêm túc nói: "Đệ tử Tư Hồng Khuynh Yến chắc chắn không phụ sự dạy bảo của tiền bối:

"Từ nay về sau, lấy việc liên quan đến tông môn làm trọng, giáo hóa đệ tử, tu luyện bản thân."

"Thời khắc không quên tàn sát chư tộc, nô dịch thiên hạ!"

Tiếng nói vừa dứt, độc lâu đột nhiên tăng tốc, đụng thẳng vào mi tâm nàng.

Oanh! !!

Người ngoài không nghe thấy gì, Tư Hồng Khuynh Yến lại như nghe kinh lôi, mi tâm nàng lập tức hiện ra một phù văn ngân bạch như ngôi sao, cùng lúc đó tu vi khí tức nhanh chóng tăng vọt, từ Hợp Đạo trung kỳ lột xác thành Hợp Đạo hậu kỳ.

Lực lượng pháp tắc bay lên quanh người nàng, một loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn mới lặng yên sinh ra!

Áo bào đỏ hồng phần phật bay múa, hoa văn nhàu kim chiết xạ ngàn vạn ánh sáng, lúc này nàng châu trâm chập chờn, váy dài tung bay, cả người xinh đẹp không gì sánh được, lại nghiêm nghị không thể khinh thường.

Chỉ hơi hoảng hốt, Tư Hồng Khuynh Yến phát hiện mình đã trở lại bảo tọa tông môn, lúc này bảo tọa giản dị tự nhiên sáng lên từng cái phù văn theo thứ tự, một luồng lực lượng cường đại, tỉnh thuần, âm u lạnh lẽo đang điên cuồng quán chú vào trong cơ thể nàng.

Ngay sau đó, một điểm linh quang phi độn tới từ nơi xa, khí tức của nó tỉnh khiết, ánh sáng trong vắt nhanh chóng độn đến đỉnh đầu Tông Chủ mới lên.

Sau đó "soạt" một tiếng, ánh sáng rực rỡ hóa thành gần mẫu Thanh Trì, treo ngược trời cao, che đậy vòm trời cho Tư Hồng Khuynh Yến.

Thanh Trì kia sóng nước lấp loáng, mỗi một giọt nước đều óng ánh sáng long lanh, chỉ có linh cơ thuần nhiên, không có chút tạp chất nào.

Sóng xanh mênh mông, bị nó che đậy chỉ cảm thấy tâm thần bình tĩnh, rất nhiều công việc trong suy nghĩ rõ ràng rành mạch như xem vân tay trên bàn tay, sinh cơ như vô cùng vô tận tràn trề tới, không ngừng tẩm bổ thần hồn nhục thân. Nhưng toàn bộ sinh linh bên ngoài Thanh Trì lập tức cảm thấy một luồng lực hút cường đại truyền ra từ trong ao nước, tất cả sinh cơ, tu vi, thọ nguyên, khí số, mệnh cách, linh thạch... Đều sắp lao vào trong hồ, hòa làm một thể với nó, trở thành giọt nước mới!

Thậm chí tu sĩ tu vi hơi thấp lập tức rơi vào ngơ ngác, không tự chủ được đứng lên, lung la lung lay muốn đi đến Thanh Trì, trả giá tất cả mọi thứ của mình để cung cấp nó vĩnh cửu trong trẻo.

Vào thời khắc mấu chốt, trời cao vang lên tiếng trống, rất nhiều tân khách mới bừng tỉnh, bọn họ mồ hôi đầm đìa một lần nữa ngồi xuống.

Tu sĩ năm tông chính đạo nhìn tình cảnh này, không hẹn mà cùng nhíu mày.

Thanh Trì này là pháp bảo trấn tông Trọng Minh tông, [Tụ Bảo Trì] !

[Tụ Bảo Trì] xuất hiện, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức cảm thấy tu vi của mình tiếp tục tăng trưởng, cùng bởi vậy mệnh cách, khí số biến hóa đều bình tĩnh lại, lấy một trạng thái ổn định tiếp lấy tăng lên.

Lúc này, trên vương tọa đen nhánh cách đó không xa: "Phục Cùng" tổ sư nhàn nhạt mở miệng: "Hậu bối đệ tử Tư Hồng Khuynh Yến, tài đức vẹn toàn, hôm nay trải qua bậc thang đạo thống, đăng lâm vị trí Tông Chủ."

"Từ nay về sau là chủ Thánh tông"

"Không quên tổ sư khai tông, bồi dưỡng thiên kiêu, truyền thừa đạo thống, vĩnh trấn khí số Nhân tộc ta!"

Chương 2387: Độ Kiếp kỳ! (2)

Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tông môn ầm vang đáp xông: "Khí số kéo dài, đạo thống vĩnh tại!"

"Cung nghênh Tư Hồng tông chủ nhận vị!"

"Cung nghênh Tư Hồng tông chủ nhận vị!"

Tư Hồng Khuynh Yến chính thức đăng lâm vị trí Tông Chủ!

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Tất cả thuận lợi, có thể chính thức khiêu chiến Tư Hồng Khuynh Yến!

Nhưng vừa có suy nghĩ, lực lượng thiên địa trong toàn bộ Trọng Minh tông đột nhiên gào thét mà tới, như thiên hà cuốn ngược chui vào trong cơ thể của hắn, dường như những lực lượng thiên địa cuồn cuộn bành trướng này đã sớm là của hắn, chỉ có điều bây giờ mới lao tới.

Không có bất kỳ quá trình luyện hóa gì, chỉ một khoảnh khắc những lực lượng thiên địa khó mà tính toán này đã hóa thành tu vi thuần túy nhất trong cơ thể Bùi Lăng!

Sâu trong thức hải của hắn, tán cây to lớn nguy nga, cành lá lượn quanh tiếng động không dứt, vòng mặt trời thứ chín thành hình!

Tu vi của Bùi Lăng lập tức từ Hợp Đạo đỉnh phong, bước vào Độ Kiếp kỳ!

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thành công [tiên lộ tranh phong], hệ thống đưa tặng miễn phí một cọc [tiên lộ phúc duyên 1...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng bốn lần cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông, Vô Thủy sơn trang, Tố Chân Thiên..."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu đưa tặng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã Độ Kiếp, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo lữ phù hợp điều kiện..."

Tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống vang lên trong đầu Bùi Lăng, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, nhìn chín tông hội tụ xem đại điển đăng cơ, hắn đột nhiên cảm giác tê cả da đầu...

Cùng lúc đó, tu sĩ chín tông đều tập trung ánh mắt vào Tư Hồng Khuynh Yến đăng lâm vị trí Tông Chủ.

Trên đài mây cách bảo tọa Tông Chủ gần nhất.

Duy Vi Tử đang giới thiệu Tư Hồng Khuynh Yến cho mấy vị "Tiên Đế" khác nói: "Vị này chưởng môn tiểu tông huyễn cảnh mới lên này cũng là một vị Tiên Tôn."

"Trọng Minh tông liên tục có hai vị Tiên Tôn, một vị Tiên Đế, thật sự không thể tưởng tượng nổi, quả thật là tiểu tông khí vận hưng thịnh nhất trong huyễn cảnh"

"Di Tức" tiên đế ôm ấp chó dại, khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Còn có một vị Tiên Tôn là ai?"

Duy Vi Tử nói: "Là Tông Chủ tiền nhiệm của tiểu tông này Tô Ly Kinh Tô tiên tôn"

"Bây giờ hắn không có ở đây, có thể đang thôi diễn huyễn cảnh ở nơi nào đó."

Còn nói thêm: "Tô tiên tôn và Tư Hồng tiên tôn đều mới nhìn ra huyễn cảnh không lâu"

"Hiện tại cảm thấy mới lạ với huyễn cảnh, cũng không thể bình thường hơn được."

"Lợi hại nhất vẫn là Bùi tiên đế"

"Lần trước luận đạo ở sơn trang, có thể nói là vô cùng đặc sắc..."

Nghe vậy: "Hồn Nghi" tiên đế khẽ gật đầu, nói: "Lần này đại điển kết thúc, ta lại muốn thôi diễn huyễn cảnh cùng Bùi tiên đế..."

Lúc này, năm tông chính đạo cũng nhìn qua Tư Hồng Khuynh Yến đăng lâm vị trí Tông Chủ, vốn vẻ mặt các tổ sư rất bình thản, lại dần trở nên nghiêm túc.

Đám Độ Kiếp truyền âm cho nhau: "Tiểu bối Tư Hồng thị đăng cơ thành công, con đường người dẫn đường cũng chỉ thiếu trận chiến cuối cùng."

"Hắn sẽ gửi khiêu chiến cho tiểu bối Tư Hồng thị ngay!"

"Không sai! Phục Cùng đưa truyền thừa Hằng Tà cho tiểu bối Tư Hồng thị này, có lẽ là vì cân bằng trận chiến cuối cùng của tiên lộ này. Nhưng hai người này chênh lệch quá lớn, một trận chiến này tiểu bối Tư Hồng thị chắc chắn thua!"

"Danh ngạch của chúng ta đã tới tay, chút nữa xem là được."

"Nói ra, mặc dù lần này người dẫn đường xuất thân Trọng Minh tông, nhưng không hề tham la,, hoàn toàn không có tập tính lòng tham không đáy của ma tu Trọng Minh tông."

"Đúng vậy! Vừa rồi ta yêu cầu danh ngạch, vốn đã sớm chuẩn bị phải trả cái giá đắt đỏ, không ngờ người dẫn đường này không cần, một lời đồng ý"

Nói đến đây, tất cả tổ sư chính đạo đều khẽ gật đầu.

Lần danh ngạch này thật sự đến quá dễ dàng.

Ngay sau đó, một vị tổ sư Yến Tê thành trầm giọng nói: "Các phương diện tư lương tu luyện của người dẫn đường lần này, thật sự không phải hạng người tham lam."

"Chỉ là hành động của hắn vẫn không thoát khỏi ma đạo cướp giật thành tính"

"Lần trước luận đạo với Vô Thủy sơn trang, cả thiên hạ đều biết việc hắn thải bổ Hồn Nghi"

"Hôm nay không ai dám bàn luận chuyện này ở Trọng Minh tông, hiển nhiên chuyện này với người dẫn đường, với ma môn, đã là nhìn lắm thành quen, hoàn toàn chẳng có gì lạ."

"Ngoài ra, còn có tin đồn, ngay cả vị Tông Chủ Trọng Minh tông vừa đăng cơ này cũng là lô đỉnh của người dẫn đường."

"Tốt nhất chư vị hãy khuyên bảo đệ tử môn hạ, cẩn thận kẻ này!"

Nghe nói thế, trên đài mây Tố Chân Thiên, ba vị nữ tổ sư đều nhẹ ngước đôi mắt sáng, thản nhiên liếc nhìn Bùi Lăng.

Tổ sư ở giữa mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ linh lung tinh tế, váy cẩm tú như ráng mây uốn lượn, càng làm nổi bật khí chất cao hoa, ung dung trang nhã, nhìn thần thánh không thể xâm phạm của nàng.

Nàng thản nhiên mở miệng: "Việc Hồn Nghi không sai."

Chương 2388: Chín mặt trời giữa trời

"Nhưng việc của Tư Hồng Khuynh Yến... Ta nghe Chưởng Giáo thế hệ này nói, mặc dù người dẫn đường này xuất thần ma môn, lại tâm hướng ánh sáng."

"Tuyệt đối không phải hạng người không có thuốc chữa"

"Thấy hành động của hắn như vậy, thật ra làm rất nhiều việc thiện"

"Xem ra, việc giữa người dẫn đường và Tư Hồng Khuynh Yến còn có ẩn tình gì khác"

Bên trái nàng, một tổ sư Tố Chân Thiên duyên hoa mất sạch, vốn mặt hướng lên trời mặc váy thuần màu chàm, làm nổi bật da trắng như tuyết khuôn mặt như hoa, yểu điệu như liễu, như hà mỉnh ngọc chiếu, phong hoa tuyệt đại, lúc này nàng cũng khẽ gật đầu, nói: "Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật."

"Hôm nay người dẫn đường này không muốn chỗ tốt gì đã chia danh ngạch ra, có thể thấy hắn phẩm hạnh đoan chính, bản chất không xấu"

"Ta cho rằng Chưởng Giáo nói không sai."

Tổ sư phía bên phải búi tóc cao nguy nga, mắt sáng tóc đen, mặc một bộ cung trang xanh biếc, hoàn bội đinh đang, cách ăn mặc hoa mỹ, khí chất thanh tao lịch sự, vòng eo tinh tế thướt tha, lúc ngồi quỳ chân vô cùng uyển chuyển.

Nàng bình tĩnh nói: "Thế nhưng, nếu người dẫn đường này thật sự dụng ý khó dò, trong lòng còn có ác niệm..."

"Tố Chân Thiên ta không hề yếu hơn Trọng Minh tông"

"Dù là tà ma ngoại đạo gì, đám can đảm ra tay với đệ tử Tố Chân Thiên ta, chắc chắn có một kích lôi đình đối đãi!"

"Dù hắn là thân phận gì!"

Tổ sư khác nghe vậy đều gật đầu: "Người dẫn đường thật sự kinh tài tuyệt diễm, lần tiên lộ này do hắn mà ra."

"Nhưng Hàn Ẩm Kiếm tông ta tuyệt đối không vì vậy mà để đệ tử Kiếm tông rơi vào tay hắn!"

"Lưu Lam hoàng triều ta cũng thết"

"Ma môn tuyệt đối không thể nhúng chàm người Cửu Nghi sơn!"

"Đệ tử Yến Tê thành sẽ không có liên quan gì với ma tu...

Ngay lúc tổ sư năm tông chính đạo truyền âm cho nhau, trên trời cao đột nhiên ảm đạm.

Đám người giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên bầu trời ảm đạm đột nhiên dâng lên một gốc đại thụ khổng lồ nguy nga, như gánh chịu một tòa đại lục bao la.

Lúc này, mọi người mới phát hiện cái gọi là trời tối, thật ra là bóng cây lắc lư, che đậy sắc trời!

Ngay sau đó, chín vòng mặt trời huy hoàng xuất hiện, treo cao trên ngọn cây, chiếu rọi mặt đất.

Khí tức hừng hực đập vào mặt, ngàn sông vạn thủy trong Trọng Minh tông lập tức bốc hơi không còn, trong lòng sông vốn trải rộng nước bùn, trong chớp mắt hóa thành đất nứt nẻ!

Chín mặt trời giữa trời, thiên địa dị tượng!

Tổ sư năm tông chính đạo lập tức dừng truyền âm, nhìn chằm chằm dị tượng.

Đã thấy cự mộc nâng đỡ chín mặt trời sừng sững nguy nga, đường hoàng muôn phương, tình cảnh này lại phát ra từ tòa đài mây bên cạnh bảo tọa Tông Chủ Trọng Minh tông, Thánh Tử Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng mặt không biểu cảm, khí tức quanh người lại thay đổi.

Pháp lực bành trướng như nước thủy triều, một luồng lực lượng kỳ dị lặng yên tiêu tán.

Đây là... Khí tức Độ Kiếp kỳ!

Trong tu sĩ chín tông ở đây, chỉ có tổ sư các tông cùng một vài người biết Bùi Lăng đang đi tiên lộ, đệ tử Trọng Minh tông còn lại không rõ chân tướng thấy Bùi Lăng đột phá tu vi, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng phấn chấn, trong đó một mạch Kiêm Tang có quan hệ mật thiết nhất với Bùi Lăng, đám tu sĩ Đái Bạch Thì từng ở chung với Bùi Lăng, trong lòng kích động, nhao nhao vung tay hô: "Chúc mừng Thánh Tử đột phá tu vi!"

"Chúc mừng Thánh Tử trình độ cao vút, tiến thêm một bước!"

Lúc đầu chỉ có một mạch Kiêm Tang lớn tiếng chúc mừng trợ uy, nhưng chẳng mấy chốc tất cả đệ tử Trọng Minh tông và thế lực dưới sự quản lý của Trọng Minh tông đều cùng hô lên: "Chúc mừng Thánh Tử, trình độ cao vút, tiến thêm một bước! Sớm thành trường sinh cửu thị!"

Trong tiếng hô quát dời núi lấp biển, quanh quẩn giữa vạn sơn ngàn phong, ầm vang dâng lên!

Tổ sư chín tông cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, xảy ra chuyện gì?

Trận chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, làm sao...

Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng nguyên nhân, khuôn mặt Bùi Lăng đột nhiên xảy ra biến hóa, trong nháy mắt hắn hóa thành dáng vẻ Hoàng đế Chung Quỳ Hữu Trực Lưu Lam hoàng triều đời này, huyền bào trường đao cũng hóa thành hình dạng cổn miện, chợt vẫy tay.

Lưu Lam Hoàng hậu lập tức cách không hút vào trong ngực...

U Tố mộ.

Biển cả đảo hoang yên lặng như tờ.

Cây dâu to lớn cành lá như dù, bao phủ cả hòn đảo nhỏ.

Cành lá sum suê, bóng tối dày đặc.

Đột nhiên, trên cành cây vô cùng tráng kiện mở ra từng con mắt, lít nha lít nhít ánh mắt đều nhìn về một phương hướng.

Cùng lúc đó, trong không gian kỳ quái ở sâu trong hòn đảo, hai vị cấm kỵ ngồi ngay ngắn trên vương tọa cũng mở mắt ra, nhìn về hướng đó.

Ba ánh mắt lập tức xuyên thấu sóng lớn vạn trượng, xuyên thấu muôn sông nghìn núi, xuyên thấu vô số cách trở, rơi xuống Trọng Minh tông.

Chỉ thấy ở sơn môn, chín vòng mặt trời huy hoàng giữa trời, hừng hực như hỏa vũ rơi xuống trên trời, đã hơ khô toàn bộ nguồn nước trong ngoài Trọng Minh tông, sóng nhiệt cuồn cuộn vẫn còn tiếp tục khuếch tán ra ngoài.

Dù có [Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận] che đậy, vẫn không che đậy được dị tượng xinh đẹp kỳ vĩ này.

Lá xanh biếc hơi lượn quanh, Quỷ Tang yên tĩnh nhìn tình cảnh kia, trong mỗi một con mắt đều không có chút cảm xúc nào.

Chương 2389: Chín mặt trời giữa trời (2)

Trong giới vực đây khí tức tai ương: "Họa" nhàn nhạt mở miệng:

"Hắn không hoàn toàn đi theo đường của Chú"

"Lúc đầu hắn có thể trực tiếp đi vào Đại Thừa."

Trong bóng tối đầy ý tàn lụi: "Vong" bình tĩnh nói: "Chỉ cần đột phá Độ Kiếp, tiên lộ đã xong"

"Nhiều nhất chúng ta chỉ đợi thêm chút năm tháng"

"Họa" nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Đối với sự tồn tại như bọn chúng, trường thọ trong phàm nhân chỉ như phù du sớm sinh tối chết.

Dù cho là tu sĩ cấp cao cũng vội vàng đi qua.

Chờ "người dẫn đường" xuất thân tông môn đỉnh phong từ Độ Kiếp đi vào Đại Thừa, trong khoảng thời gian này không tính là gì.

Chẳng mấy chốc, sương trắng cuồn cuộn, lá dâu đứng im.

Cả tòa U Tố mộ lại khôi phục sự tĩnh mịch ban đầu.

Chỉ có nước biển màu mực xung quanh cuồn cuộn bành trướng, kêu khóc không ngớt.

Vùng bỏ hoang.

Cỏ mọc én bay, trăm hoa đua nở.

Một hồ nước lớn sóng nước lấp loáng, chiếu rọi trời xanh trong vắt, mây trắng ung dung.

Nước hồ trong veo, phía trên nước bùn có cây rong rêu rao, mềm mại như thảm.

Đủ loại tôm cá rong chơi, tuỳ tiện đi khắp.

Thỉnh thoảng có thủy cầm lướt qua, giữa từng tầng gợn sóng bao bọc một con cá tươi.

Ven hồ, gò núi thấp bé liên miên thành dãy, trên đó cây hỗn tạp mọc thành bụi, có không ít phi cầm tẩu thú nghi lại.

Một con hươu con vui chơi một lát, cúi đầu gặm ăn một gốc cỏ non trong khe hở.

Nhưng cây cỏ kia đột nhiên khẽ động, lại vừa hay tránh được nó.

Hươu con không hiểu, tiếp tục áp sát tới, gốc cỏ non kia lại cao lên, khiến nó thất bại.

Lúc này xung quanh không gió, cô non lay động, tính cả bùn cát phía dưới nó.

cẩn thận nhìn lại, toàn bộ đồi núi lại hơi chập trùng như vật sống.

Bỗng nhiên, một mặt cuối cùng "đồi núi" mở ra một đôi mắt to lớn.

Khí thế mênh mông tản khắp, vô số phi cầm tẩu thú hoảng sợ chạy tứ tán.

Nước cỏ bị giẫm đạp trộn lẫn với bùn đất, như là mùi thơm ngát sau cơn mưa.

Long Bá Chiến Vương lấy khuỷu tay chống đất, chống nửa thân lên, quay đầu nhìn về phía Trọng Minh tông.

Nhìn chăm chú một lát, hắn ta thu tầm mắt lại, thầm thở phào, sau đó lập tức đứng dậy. Dường như đồi núi đột nhiên thay đổi độ cao, so sánh với hắn ta, hồ nước mênh mông khói sông cũng chỉ là một hố nước hơi lớn.

Bóng tối dày đặc kéo ra mặt đất, vô số cát đất, cỏ cây, hoa cỏ...

Cùng con non, sâu bọ không kịp chạy trốn rì rào rơi xuống từ trên dưới cả người hắn ta.

Cốc, cốc, cốc...

Mỗi khi bước ra một bước, toàn bộ mặt đất này đều run rẩy kịch liệt.

Nơi xa có rất nhiều sinh linh hoảng sợ chạy trốn như thú triều.

Chiến Vương không để ý đến, nhanh chóng bước đến một phương hướng khác.

Bạch Thảo trấn.

Đây là một tòa tiểu trấn ở giữa dãy núi, chỉ có một con đường núi gập ghềnh thông hướng ngoại giới, đường đi gian nan, chướng lệ hoành hành, vì vậy trong trấn hiếm khi qua lại với ngoại giới.

Cả tòa thị trấn chỉ có một lối đi.

Lúc này, trong khói bếp lượn lờ, tiếng gà gáy chó sủa, một đám hài đồng đang chơi đùa trên đường.

"Một, hai, ba, bốn, năm..." Trong tiếng đếm số trong trẻo của hài đồng, mấy đồng tử vây quanh một nữ đồng chải bím tóc sừng đê, mặc áo tiêu hơi cũ, nữ đồng mặt tròn mắt to đang chuyên tâm đá một quả cầu thải vũ.

"Hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt..."

". „. Năm mươi bảy, năm mươi tâm, năm mươi chín... Ôi chao!"

Trong tiếng tiếc nuối đồng thanh, quả cầu thải vũ bay xéo ra, rơi vào trong khe nước ven đường.

"Ừng ực. ' Thấy quả cầu chìm vào nước bẩn, trong chớp mắt không thấy tăm hơi, mấy đứa bé hai mặt nhìn nhau.

Một đứa bé trong đó hỏi: "Quả cầu mất rồi, làm sao bây giờ?"

Nữ đồng bím tóc sừng đê kia nghiêng đầu, sau đó cười nói:

"Không sao!"

Nàng lập tức đưa tay lấy đầu của mình xuống, ném về phía trước, ngay lúc đầu rơi xuống, chân hơi cong lên, đá nó lên giữa không trung.

Phanh, phanh, phanh...

Trong tiếng đá nặng nề hơn vừa rồi, cái đầu cười hì hì: "Các ngươi xem, vậy không được sao?"

"Đúng đúng!" Bọn nhỏ đều vui vẻ gật đầu, tiếp tục vây quanh đếm: "Một, hai, ba... Mười bảy, mười tám, mười chín... Oa! Rơi mất rơi mất! Giờ đến lượt ta..."

Tiếng đùa giỡn hi hi ha ha xuyên qua mấy tầng tường viện, truyền đến một gia đình trong ngõ nhỏ trên trấn.

Nữ chủ nhân trông chỉ mười tám mười chín tuổi, lại đã chải phụ nhân búi tóc, lúc này mặc tạp dề bận rộn trước lò.

Nghe được tiếng động trên đường, nàng suy nghĩ, nhân lúc hái được một bó rau quả đi cho gà ăn, hỏi hài tử trong viện: "Tiểu Nghịch, ngươi muốn đi ra chơi với mọi người không?"

Trong viện, một nam đồng khoảng sáu bảy tuổi ngồi trên một tảng đá được rửa sạch sẽ.

Hắn ta vẻ ngoài đoan chính, sắc mặt trắng bệch như chết, không có bất kỳ huyết sắc nào.

Lúc này, vẻ mặt hắn ta bình thản, không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ ngửa đầu nhìn qua vòm trời như không nghe thấy lời nói của phụ nhân.

Hiển nhiên phụ nhân đã quen với sự im lặng của hắn ta, thở dài, phàn nàn về phía phòng chính: "Nhìn con của ngươi đi! Đã lớn vậy rồi, suốt ngày cửa lớn không ra cổng trong không bước... Cứ như nữ nhi vậy!"

Trong phòng chính vì tiết kiệm nên không đốt đèn, trong ánh sáng lờ mờ có người đang gõ đập làm một ít công việc nhà nông, nghe vậy khẽ cười nói: "Không sao, dù sao tuổi tác của hắn còn nhỏ... Tương lai vào Ngọc Lân thư viện..."

Chương 2390: Tình cảnh quỷ dị...

Nói đến đây, người kia khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác hình như mình quên đi rất nhiều chuyện.

Ngọc Lân thư viện là cái gì?

Ngay lúc đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lại nghe phụ nhân lầm bầm: "Thư viện? Vậy tốn rất nhiều bạc... Chúng ta kiếm được sao...

Người kia lấy lại bình tĩnh, an ủi: "Tiếp theo nông nhàn, ta thường xuyên đi săn trong núi, nếu có thể kiếm một ít da quý hiếm sẽ đủ..."

Nam đồng lạnh nhạt, thờ ơ nghe phụ mẫu bàn bạc.

Đột nhiên, dường như hắn ta đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Trọng Minh tông.

Chẳng mấy chốc, khóe miệng nam đồng hơi vểnh lên, một nụ cười vô cùng âm u lạnh lẽo.

Phù Sinh cảnh.

Trong kỳ quái, một bóng người ảm đạm ngồi một mình, trước mặt hắn ta trưng bày một cái bình gỗ.

Quân cờ đen trắng chi chít khắp nơi, lại là một ván cờ dang dở.

Bóng người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phương hướng.

Người đánh cờ mới...

Cuối cùng lại có sinh linh muốn tới đánh cờ cùng hắn ta...

Trọng Minh tông.

Tư Hồng Khuynh Yến ngồi trên bảo tọa Tông Chủ, trên vương tọa đen nhánh chếch phía trên nàng là "Phục Cùng" tổ sư ngồi nghiêm chỉnh, đài mây cách đó không xa là một đám Vô Thủy sơn trang.

Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Lưu Lam hoàng triều, Tố Chân Thiên, Yến Tê thành, Hàn Ảm Kiếm tông, Cửu Nghi sơn... Tám tông đều tới, đều ngồi trên đài mây xem đại điển.

Ngoài ra, toàn bộ trong ngoài Trọng Minh tông ghế san sát, tử đệ cả tông, thế lực dưới sự quản lý đều tập trung lại, cùng chúc mừng tân chủ Thánh tông đăng cơ!

Lúc này, Bùi Lăng hóa thành dáng vẻ Chung Quỳ Hữu Trực đang không chút kiêng dè ôm Lưu Lam Hoàng hậu.

Tất cả ánh mắt lập tức tập trung trên người hắn.

Trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, vì để phòng hệ thống làm ẩu, hắn vốn định tìm một nơi vắng vẻ đột phá, không ngờ Tư Hồng Khuynh Yến vừa thành công đăng lâm vị trí Tông Chủ, hắn lại trực tiếp đột phá Độ Kiếp!

Hơn nữa, vừa rồi hệ thống nhắc nhở, từ đầu tới đuôi đều không đưa tặng Trọng Minh tông gần ngay trước mắt!

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc vì Tư Hồng Khuynh Yến đã là lô đỉnh của hắn.

Đối phương trở thành Tông Chủ, hệ thống liền phán đoán toàn bộ Trọng Minh tông đã là của hắn!

Không!

Không chỉ hệ thống phán định như vậy!

Tiên lộ cũng là như thết Nếu không, hắn sẽ không đột phá Độ Kiếp trong nháy mắt!

Đệt!

Làm sao bây giờ?

Hiện tại tổ sư năm tông chính đạo đều tập trung ở đây!

Hắn lại cưỡng ép đương kim Hoàng hậu Lưu Lam hoàng triều ở trước mặt tất cả mọi người!

Càng quan trọng hơn là, hệ thống thiểu năng không chỉ đưa tặng một Lưu Lam Hoàng hậu!

Ngay lúc trong lòng Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, cuối cùng Hoàng hậu đã kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, lại không phát hiện có chỗ nào không đúng.

Đây là Hoàng Thượng, phu quân của nàng, cũng là đạo lữ.

Thế là, Hoàng hậu không hề giãy giụa, yên tĩnh rúc vào trong ngực Bùi Lăng...

Nhìn thấy tình cảnh này, tổ sư tám tông lập tức cảm thấy hình như có chỗ nào đó xảy ra vấn đề.

Chỉ có điều, Lưu Lam hoàng triều Hoàng đế và Hoàng hậu ân ái thân mật cũng là chuyện thường tình, thiên kinh địa nghĩa!

Đúng vậy, đây là việc nhà của Lưu Lam hoàng triều, hơn nữa đã chính thức kết thành đạo lữ, dù cho hơi không kìm lòng được làm ra vài hành động ở trước mặt người khác, cũng không gì đáng trách, không có bất cứ vấn đề gì!

Trên đài mây đầy cổn miện, Lưu Lam Hoàng đế Chung Quỳ Hữu Trực nhìn qua một "mình" khác đang ôm Hoàng hậu, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng.

Một "mình" khác... Không phải là hắn ta sao?

Hắn ta ôm Hoàng hậu của mình, điều này rất bình thường!

Vừa có suy nghĩ này, trên đỉnh đầu Chung Quỳ Hữu có một luồng khí số không thể thấy, không thể xem xét, không thể nắm lấy lập tức như mây khói chập chờn, nhanh chóng lướt về phía Bùi Lăng.

"Leng keng! Thành công đưa tặng [tiên lộ phúc duyên Lưu Lam hoàng triều 1..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục đưa tặng [tiên lộ phúc duyên Hàn Ẩm Kiếm Tông] cho ngài..."

Bùi Lăng đang ngạc nhiên vì sao năm tông chính đạo đều không ra tay với hắn, lại nghe bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Ngay sau đó, hắn lập tức hóa thành dáng vẻ Kiếm Thần Hạ Phất Khung, chỉ là bàn tay ôm Hoàng hậu của hắn không có ý buông ra.

Lúc này, cuối cùng tu sĩ chín tông môn lớn đã nhận ra điều không đúng.

Hoàng hậu nhanh chóng kịp phản ứng, lúc này tràn ngập xấu hổ giận dữ truyền âm nói: "Hạ đạo hữu, kính xin tự trọng!"

Nói xong, nàng muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị Bùi Lăng ôm chặt, cánh tay như sắt vẫn quấn chặt vòng eo của nàng, khiến Hoàng hậu không thể thoát!

Trên đài mây xa xa, Chung Quỳ Hữu Trực lập tức thả kim tôn trong tay xuống, cau mày nói: "Hạ đạo hữu, vì sao phi lễ đạo lữ của ta?"

"Phiền ngươi lập tức buông Tử Đồng ra!"

Lúc này Chung Quỳ Hữu Trực kiềm chế cơn giận, hành động này của Hạ Phất Khung thật sự quá hoang đường!

Nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn ma tông, việc liên quan đến danh tiết như thế cũng không thể tùy ý làm lớn chuyện, khiến ma môn chê cười.

Nghe vậy, Hàn Âm Kiếm tông Hạ Phất Khung ngẩn ngơ, chợt cũng cảm thấy mình làm việc này rất không ổn, lúc này nói:

"Thật xin lỗi...

Chương 2391: Hoàng triều giận dữt

Vừa nói ra, hắn ta cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhìn một "mình" khác đang ôm Lưu Lam Hoàng hậu... Hiện tại hắn ta thật sự đang ôm chính cung Lưu Lam hoàng triều!

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? ?

Tổ sư năm tông chính đạo đều im lặng.

Tình cảnh hiện tại cực kỳ không thích hợp!

Nhưng quỷ dị là bọn họ không phát hiện có chỗ nào không đúng!

Thấy vẫn không có ai ra tay với mình, Bùi Lăng dần kịp phản ứng:

Tổ sư tới Độ Kiếp năm tông chính đạo đã không dòm ngó được ngụy trang [Thực Nhật bí lục] của hắn vào giờ phút này!

Không... Đây không phải ngụy trang đơn giản!

Hiện tại hắn biến thành Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều, biến thành Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông trước mặt tất cả mọi người, nhưng tổ sư năm tông cũng coi hắn trở thành Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều đương nhiệm! Kiếm Thần Hàn Ảm Kiếm tông!

Quan trọng nhất là hai vị bản tôn Lưu Lam Hoàng đế Chung Quỷ Hữu Trực, Hàn Ảm Kiếm tông Hạ Phất Khung này đều không phát hiện bất cứ vấn đề gì!

"Leng keng! Thành công đưa tặng [tiên lộ phúc duyên Hàn Ảm Kiếm tông 1..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục đưa tặng [tiên lộ phúc duyên Vô Thủy sơn trang] cho ngài...

Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức hóa thành dáng vẻ Duy Vi Tử, Cùng lúc đó, Hoàng hậu không muốn trực tiếp trở mặt với Kiếm Thần, mặc dù còn đang ra sức giãy giụa nhưng cũng chỉ nghĩ cách thoát thân, không hề động sát tâm gì.

Nhưng ngay sau đó Hoàng hậu khẽ giật mình, nhìn qua Trang Chủ Vô Thủy sơn trang đang ôm mình, giận tím mặt nói: "Ma đầu! Muốn chết!"

Nói xong, Hoàng hậu trực tiếp đánh một chưởng về phía Duy Vi Tử trên đài mây chếch đối diện!

Chưởng ấn màu đỏ vàng ngưng tụ trong hư không, mang khí thế vạn quân rào rạt rơi xuống.

Trên đài mây, sắc mặt Duy Vi Tử lạnh nhạt, lúc này nói: "Phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh"

"Ngươi được gọi là Hoàng hậu hoàng triều, cũng chỉ là tạm thời ban cho thân phận khi hạ giới lịch luyện, trên thực tế không có chút ý nghĩa nào."

"Toàn bộ Bàn Nhai giới đều là hư ảo. Ai là Hoàng đế của ngươi, ai là phu quân của ngươi có gì khác nhau?"

"Tiên hạ đẳng Chung Quỳ có thể lấy ngươi làm hậu, ta có gì không được?"

Lại không có chút ý giải thích nào, trực tiếp nhận trách nhiệm.

Oanh!"

Chưởng ấn vàng ròng rơi đến trước mặt Duy Vi Tử, lúc này bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại.

Trong chớp mắt, chưởng ấn ầm vang vỡ nát, hóa thành mây trôi gió nát tản đi.

Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Lam hoàng triều lập tức giận dữ, Hoàng đế lạnh lùng nói: "Duy Vi Tử, làm càn!"

Tâm niệm vừa động, hắn ta lập tức thi triển miệng vàng lời ngọc, "Chém đầu!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi thứ xung quanh như đột nhiên ngưng kết, trở nên cực kỳ chậm chạp, một thanh quỷ đầu đại đao dính đây vết máu đột ngột treo cao trên đỉnh đầu Duy Vi Tử, như cửu tiêu lôi đình âm vang rơi xuống!

Lưỡi đao rơi xuống như kinh lôi chợt vang, kỳ thế bàng bạc, mang theo lực lượng đường hoàng quang minh, nơi đi qua hư không nứt nẻ, chôn vùi tất cả yêu ma quỷ quái, chấn nhiếp thần hồn!

Trong đại đao truyền ra ý chém giết cuồn cuộn, lưỡi đao cắt nát hư không mang theo tiếng phong lôi rơi xuống, xuyên qua cổ Duy Vi Tử, khí thế như hồng chém vào đài mây.

Trên cổ Duy Vi Tử lập tức xuất hiện một đạo vết đao to bằng ngón tay, trong vết đao không có bất kỳ máu tươi gì chảy ra, vết cắt bóng loáng chỉnh tề, từ chính diện có thể trực tiếp thấy cảnh tượng sau lưng hắn ta.

Vết đao còn đang nhanh chóng tiếp tục mở rộng.

Ngay sau đó, đầu Duy Vi Tử "xoạch" một cái, lăn xuống cạnh bàn.

Nhưng khí tức của hắn ta không thay đổi, trong chớp mắt cái đầu đã hoàn hảo không chút tổn hại dính về trên cổ, vết đao xung quanh tan thành mây khói như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Duy Vi Tử thản nhiên mở miệng: "Phương thiên địa này đều là hư ảo"

"Chỉ là tiên hạ đẳng không rõ chân tướng, sa vào nơi đây, đạo tâm bị long đong, con đường đoạn tuyệt mà không biết."

"Cái gọi là Đế Hậu tiểu triều huyễn cảnh, chỉ là trận pháp diễn hóa, tùy ý mà nói, các ngươi lại tin là thật, quên mất vinh quang thượng giới, cam tâm đắm chìm trong huyễn tượng..."

"Thật sự không có thuốc chữa."

"Hiện tại ta sẽ ra tay, dạy dỗ hai tiên hạ đẳng các ngươi thật tốt!"

Nói xong, Duy Vi Tử cao giọng nói: "Vừa rồi ta ra hai quyền"

"Một quyền đánh rơi đầu Chung Quỳ Hoàng đế; một quyền đánh rơi đầu Hoàng hậu của hắn"

Tiếng nói vừa dứt, pháp tắc phương thiên địa này lập tức xảy ra biến hóa.

Chung Quỳ Hữu Trực lập tức cảm thấy chỗ cổ truyền đến cảm giác đau đớn, cho dù lấy thực lực tu sĩ cũng cảm giác khó mà chịu đựng.

Hắn ta lập tức kịp phản ứng, hình như vừa rồi Duy Vi Tử ra tay, đánh một quyền gãy đầu hắn ta!

Ngay sau đó, hắn ta cảm giác cảnh tượng quanh mình nhanh chóng biến hóa, như trời đất quay cuồng...

"Xoạch."

Đầu Chung Quỳ Hữu Trực trực tiếp rơi xuống đất, còn thuận theo chân bàn hơi lăn đi một khoảng cách, đôi mắt mở to xuyên qua khe hở cái bàn, thấy thể xác của mình vẫn ngồi thẳng tắp sau bàn dài.

Đầu người rời thể, sinh cơ nhanh chóng xói mòn.

Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu Hoàng đế lập tức âm vang nói: "Hộ giá!"

Chương 2392: Hoàng triều giận dữ! (2)

Trong hư không lập tức duỗi ra cánh tay của mấy người mặc áo bào tùy tùng, nâng đầu người lên, nối liền với thể xác của hắn ta.

Lúc đầu thân khép lại, vết đứt gãy bắt đầu khép lại.

Vết thương của Hoàng đế khôi phục, lập tức trầm giọng quát:

"Im lặng!"

"Thăng đài điểm tướng!"

"Công kích!"

Trong nháy mắt, hư không xung quanh dâng lên từng tòa đài cao, mỗi một tòa đài cao đều có khí tức đường hoàng, điêu khắc rất nhiều đồ văn ngụ ý chiến ý dâng cao, chiến quả to lớn.

Trên đó có một chiến tướng kim giáp khôi ngô cao lớn, khí thế hùng hồn đang đứng.

Kim quang bỏng mắt, mũi nhọn lạnh thấu xương, áo giáp sáng rõ bị chín mặt trời chiếu rọi ngàn vạn, khuôn mặt chiến tướng không đồng nhất, giáp trụ cũng không hoàn toàn giống nhau, thứ duy nhất không khác nhau chút nào là quanh người bọn họ đều quanh quẩn chiến ý ngất trời như thực chất!

Ngay sau đó, tất cả chiến tướng kim giáp đều một bước đạp xuống trời cao, binh khí trong tay lại chỉ xuống mặt đất, thân thể hơi trầm xuống, làm ra dáng vẻ công kích.

Sau đó, không có chào hỏi, không có nhắc nhở, cũng không có hiệu lệnh, tất cả mọi người đồng thời đạp thật mạnh, mang theo khí thế cuồng bạo giết về phía Duy Vi Tử!

Những chiến tướng này một thân một mình lại có khí thế thiên quân vạn mã, lúc chạy như hổ như rồng, nơi đi qua hư không rung động, cơn gió dài mây trôi lần lượt vỡ nát.

Khí thế khí thôn vạn dặm như lưỡi đao to lớn ầm vang đánh xuống, như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ ngăn trước mặt!

Cùng lúc đó, Hoàng hậu không bị "Từ không sinh có" ảnh hưởng.

Lúc quy tắc phương thiên địa này biến hóa đến gần Bùi Lăng, toàn bộ đã mất đi tác dụng.

Hoàng hậu lập tức duỗi một ngón tay ra, đột nhiên tạo ra một mũi tên vàng ròng, trong lúc im hơi lặng tiếng chỉ thẳng vào tim Duy Vi Tử.

Duy Vi Tử há mồm lại không phát ra tiếng động nào.

Sắc mặt hắn ta không thay đổi quá nhiều, lúc này trong đầu ảo tưởng ra một bức tranh: Một tôn tiên binh trung thành với hắn ta đột nhiên giáng lâm phương huyễn cảnh này, chiến đấu cho hắn ta!

Không có dấu hiệu nào, một tiên binh bước ra từ trong hư vô, hắn ta giáp trụ sáng rõ, bảo quang mờ mịt, hai con ngươi sáng rực như điện, lúc giơ tay nhấc chân đều có sự cường đại khiến lòng người sợ hãi.

Sau khi tiên binh xuất hiện, không do dự chút nào, lập tức đón lấy đủ loại công kích giết đến.

Ầm ầm ầm ầm ầm! !

Quanh người tiên binh sôi trào sát ý, hắn ta đạp không mà đứng, không tránh không né, liên tục vung quyền.

Theo một tràng tiếng vang to lớn đinh tai nhức óc, kim giáp chiến tướng, mũi tên vàng ròng đều bị tiên binh lấy quyền kích đánh nát, lực lượng tiêu tán hóa thành lưu phong, tản vào khắp nơi trong bát hoang.

Nhưng ngay sau đó một đạo kiếm khí cô đọng rét lạnh, đột nhiên phát ra từ đài mây Hàn Ảm Kiếm tông, trong nháy mắt chém về phía Duy Vi Tửt Đạo kiếm khí này trong suốt như tẩy, như vòm trời màu xanh ngọc sau cơn mưa, linh hoạt kỳ ảo tỉnh khiết, uy năng cuồn cuộn.

Trong đó tràn đầy ý quang minh đường đường chính chính, lại ẩn chứa ý chí và thuần túy không gì sánh kịp, dường như vạn sự vạn vật trên thế giới này đều có thể một kiếm mà chém!

Lại là Kiếm Thần Hạ Phất Khung tự nhận vừa rồi đuối lý, hiện tại cũng ra tay giúp đỡ Lưu Lam hoàng triều!

Oanh! !!

Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, kiếm khí rắn chắc chém trúng tiên binh.

Tiếng kim thiết va chạm nhau vù vù như mặt hồ gợn sóng, nổi lên từng tầng, truyền ra xa xa.

Động tác tiên binh đột nhiên cứng đờ, chợt quanh người xuất hiện vết rách có to có nhỏ, ngay sau đó hắn ta chia năm xẻ bảy như tượng đá bị ngã hỏng, kiếm khí ăn mòn không ngớt, trên mỗi một khối thân thể tàn phế lại có càng nhiều vết rách tỉnh mịn hơn sinh ra, chẳng mấy chốc tiên binh hóa thành bột mịn, rì rào rơi xuống.

Chiến tướng kim giáp tiếp tục hướng về phía trước, đông, đông, đông... Tiếng công kích không ngừng vang lên bên tai.

Nhưng ngay sau đó phía trên trời cao đột nhiên xuất hiện rất nhiều Tiên thú, cũng hơi cong tứ chi, tạo thế nhảy ra, lao vụt trong hư không, lao về phía chiến tướng kim giáp!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Đôi bên ngươi tới ta đi, chỉ một thoáng đại chiến bộc phát!

Vào lúc này, thân hình khuôn mặt Bùi Lăng lại xảy ra thay đổi, trong chớp mắt biến thành dáng vẻ "Di Tức" tổ sư.

Một vị Thái Thượng Hoàng Lưu Lam hoàng triều hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết rõ tình huống cực kỳ không thích hợp, lại vẫn đưa tay nhấn về phía đài mây Vô Thủy sơn trang một cái.

Một bàn tay to lớn màu vàng óng như một lục địa rộng lớn, đột nhiên từ giáng xuống trên trời, đánh phía đài mây toàn bộ Vô Thủy sơn trang.

Trên đài mây, tất cả tu sĩ đối mặt với bàn tay khổng lồ này, bé nhỏ như sâu kiến, dường như sau đó sẽ hoàn toàn bị nghiền chết.

Nhưng ngay lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nát!"

Bàn tay khổng lồ lập tức sụp đổ, bắt đầu nứt nẻ từng khúc từ bên trong, hóa thành bột mịn, tản vào trong gió giống tiên binh vừa rồi.

Nhưng không đợi "Di Tức" tổ sư Vô Thủy sơn trang ra tay phản kích, Hàn Âm Kiếm tông, Yến Tê thành, Tố Chân Thiên, Cửu Nghỉ sơn đồng thời ra tay.

Chương 2393: Chung chủ chín tông

Ba vạn kiếm khí tung hoành mây xanh như quần long liệng tập, trào lên gào thét; trăm vạn binh khí xuất hiện giữa hư không, phong mang tất lộ, sâm nhiên đáng sợ; nhánh hoa to lớn rủ xuống từ vòm trời, huyễn hóa rừng hoa vô ngần, giấu giếm sát cơ ngàn vạn; dãy núi lồng lộng bắt nguồn từ trời cao, dãy núi trùng điệp uốn lượn như dải, nặng nề cổ xưa... Đều rơi xuống Vô Thủy Sơn trang.

Cơn gió mạnh khuấy động, hư không rít lên, tầng không gian dao động.

Vô số thủ đoạn đều tới đài mây, gào thét rơi xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Hư không sinh ra cự thuẫn ngăn lại công kích, lại có trường mâu nhanh chóng ngưng tụ như muốn phản kích.

Trong chốc lát, đại chiến chuyển thành hỗn chiến, ầm vang mở ra!

Đài mây, khuôn mặt Bùi Lăng lại biến hóa, hóa thành dáng vẻ "Túc Cấp" tổ sư.

Hoàng hậu lập tức cảm thấy vô cùng nổi giận, nàng đường đường là Hoàng hậu Lưu Lam hoàng triều, chỉ một lúc như thế lại bị bốn người Kiếm Thần Hàn Ẩm Kiếm tông, Vô Thủy sơn trang Duy Vi Tử: "Di Tức" ma đầu và "Túc Cấp" ma đầu khinh bạc!

Hôm nay, nàng có chết cũng tuyệt đối không thể để Lưu Lam hoàng triều thụ chịu nỗi nhục này!

Nghĩ tới đây, quanh người Hoàng hậu pháp lực phồng lên, khí huyết nghịch chuyển, da thịt tuyết trắng lập tức nhiễm lên một vòng ửng đỏ, khí tức liên tục tăng lên như không có tận cùng.

Chỉ có điều, ngay lúc nàng sắp tự bạo tất cả pháp lực, tu vi, huyết nhục, nàng đột nhiên hoảng hốt, trong nháy mắt quên lãng việc cần phải làm vừa rồi.

Đồng thời pháp lực trong cơ thể rút lui trở về lộ tuyến giống hệt lúc đến.

Khí tức của nàng lập tức bình phục, khôi phục như thường, dường như vừa rồi không xảy ra chuyện gì!

"Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!" Lúc này, trên đài mây Luân Hồi tháp, một lão giả áo xám nhàn nhạt mở miệng: "Năm tông ngụy đạo che chở sinh linh sinh sôi, xâm chiếm linh cơ phương thiên địa này, khiến thiên địa gánh vác họa lớn, cũng là tội nhân lớn nhất toàn bộ Bàn Nhai giới!"

"Các ngươi đều tội ác từng đống, hiện tại chỉ là một Hoàng hậu mà thôi, sao đủ tư cách không buông tha?"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ vòm trời lập tức hóa thành một mảnh huyết sắc.

Vô số huyết tháp cao thấp không đồng nhất, treo lủng lẳng mà đến.

Huyết thú, vong hồn, yêu quỷ cuồn cuộn... Mãnh liệt trào ra từ trong tháp, đánh tới năm tông chính đạo.

Luân Hồi tháp tham chiến!

"Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất!"

"Năm tông ngụy đạo lẫn lộn huyết mạch nhân tộc, nên giết! Đáng chết!"

Trên đài mây: "Chúc Y" tổ sư thản nhiên mở miệng, cùng ra tay với mấy tên Độ Kiếp bên cạnh.

Lập tức, phương thiên địa này hơi rung động, tất cả sắc thái lập tức ảm đạm, lại từ thực hóa hư, từ đương chuyển âm...

Thiên Sinh giáo tham chiến!

Trên bầu trời: "Phục Cùng" tổ sư ngồi ngay ngắn trên vương tọa đen nhánh, lẳng lặng nhìn tình cảnh này, không ra tay ngăn cản cũng không ra tay giúp đỡ, chỉ lấy pháp tắc lực lượng cuồn cuộn bảo vệ tất cả vật liệu tu luyện bản môn.

rầm rầm rầm...

Đôi bên chính ma lần lượt ra tay, đại chiến nhanh chóng tiến vào lúc nóng bỏng!

"Leng keng! Thành công đưa tặng [tiên lộ phúc duyên Vô Thủy sơn trang 1..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục đưa tặng [tiên lộ phúc duyên Tố Chân Thiên] cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, khuôn mặt Bùi Lăng lại xảy ra biến hóa, lại khôi phục thân phận ban đầu.

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển đưa tay chộp một cái, Chưởng Giáo Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác lập tức bị vô tới.

Bùi Lăng tay trái ôm Hoàng hậu, tay phải ôm Chưởng Giáo Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác.

Sâm Phương Ác khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng chẳng những không giãy giụa, ngược lại ở sâu trong lòng lập tức sinh ra vô số ý niệm muốn sinh con cho đối phương...

Trong lòng Bùi Lăng căng thẳng, giải trừ [Thực Nhật bí lục 1, tổ sư năm tông chính đạo chắc chắn có thể nhận ra hắn!

Nhưng ngay lúc hắn nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, Sầm Phương Ác trong ngực đột nhiên chủ động ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu hung hăng hôn lên.

Bùi Lãng khẽ giật mình, ngay sau đó...

"Leng keng! Thành công đưa tặng [tiên lộ phúc duyên Tố Chân Thiên 1...

"Leng keng! Kiểm tra ra đã thành công đưa tặng toàn bộ ([tiên lộ phúc duyên 1...

"Leng keng! Lần này hoàn thành đưa tặng ([tiên lộ phúc duyên], cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, dị tượng chín mặt trời treo cao trên vòm trời lập tức xảy ra biến hóa.

Chín vòng mặt trời khoa trương tuỳ tiện, tản ra vô tận sóng nhiệt như là thực chất.

Bỗng nhiên, phía trên chín mặt trời có một đoàn ánh sáng to lớn nhanh chóng ngưng tụ.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Bùi Lăng dâng lên ba cánh cửa ra vào.

Đạo thứ nhất quỷ quyệt nguy nga, đạo thứ hai hoa mỹ đại khí, đạo thứ ba quái đản đáng sợ.

Vô số độc lâu như hoa văn quỷ phủ thần công, từng đống máu anh... Dần giáng lâm!

Trong mỗi một đạo cửa ra vào cao ngất đều có vô tận sự âm u lạnh lẽo truyền ra.

Ba cánh cửa ra vào sừng sững giữa hư không, cao ngất trong mây.

Lúc này, bọn chúng nhanh chóng tăng vọt, càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng ngưng thực.

Chương 2394: Chung chủ chín tông (2)

Như muốn đi vào hiện thế từ trong hư vô.

Trong nháy mắt, cửa ra vào đã vượt qua chín vòng mặt trời, đụng vào vòng ánh sáng to lớn trên cùng.

Ngay chớp mắt cửa ra vào chạm vào vòng ánh sáng, vòng ánh sáng hơi động một chút, hút ba cánh cửa vào trong đó!

Cánh cửa hòa vào ánh sáng, vòng ánh sáng lập tức rực rỡ!

Khí tức âm u lạnh lẽo cực hạn, khốc liệt cực hạn đan xen dung hợp, trong nháy mắt vòng mặt trời thứ mười ầm vang hiện ra!

Một vòng mặt trời này không giống với chín mặt trời khác, màu sắc nó đen nhánh, tịch mịch rét lạnh, đây là một vòng mặt trời màu đen!

Lúc giữa trời, có khí tức cực lạnh cực nóng đồng thời tản khắp.

Trong nháy mắt, khí tức Bùi Lăng lại nhảy lên một tầng thứ mới!

Hắn vẫn là mới vào Độ Kiếp, nhưng so sánh với lúc trước lại đã có một loại lột xác về chất!

"Phục Cùng" lập tức nhìn về phía vòng mặt trời thứ mười trên bầu trời, về mặt vẫn bình thản không gợn sóng cũng xuất hiện sự ngạc nhiên.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt!

Tiên lộ gian nan, Phù Sinh kỳ cục vô cùng hung hiểm.

Làm "người dẫn đường" của trận tiên lộ này, thực lực của Bùi Lăng càng mạnh càng tốt!

Ngay lúc tổ sư tám tông đại chiến, tu sĩ tám tông cũng đã nhận ra dị tượng thay đổi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mười mặt trời, sau đó thuận theo cây dâu lớn nâng đố mười vòng mặt trời, thấy được Bùi Lăng đang trái ôm phải ấp phía dưới cây dâu.

Đầu tiên ba vị tổ sư Tố Chân Thiên khẽ giật mình, chợt giận tím mặt!

Chưởng Giáo đương thời bản môn rơi vào tay Bùi Lăng thì thôi, lại còn bị hắn mê hoặc, bị khinh bạc ngay tại chỗ!

"Tặc tử ma môn thật can đảm!" Tổ sư khí chất cao hoa, ung dung trang nhã tỏ ra giận dữ, váy cẩm tú như ráng mây uốn lượn trải ra trời cao, eo nhỏ nhắn hơi cong, lập tức bước ra một bước, xuất hiện trên đài mây của Bùi Lăng.

Màu chàm tràn ra, hào quang xanh ngọc chiếu rọi vòm trời, tổ sư Tố Chân Thiên kia vốn mặt hướng lên trời đôi mắt đẹp ngậm hờn, váy dài bồng bềnh, cũng một bước đạp vào đài mây, pháp lực vận chuyển quanh người nàng, một luồng lực lượng kỳ dị lập tức tiêu tán ra, trật tự quy tắc vô hình lập tức chịu ảnh hưởng.

Hoàn bội đỉnh đang, tỉnh mâu như nước, tên tổ sư Tố Chân Thiên thứ ba thúy y như liễu cũng đột ngột xuất hiện trên đài mây.

Trong chớp mắt ba người xuất hiện trên đài mây, toàn bộ quy tắc phương thiên địa này lập tức xảy ra một loại biến hóa không biết nào đói Ba người chưa thật sự ra tay, nguy cơ, bất an, uy hiếp như kình sóng vạn trượng... Cũng đã lập tức bao phủ trong lòng Bùi Lăng!

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu nhưng trong sự điều khiển của hệ thống, lại căn bản không có cách giải thích.

Nhưng ngay lúc hắn tưởng tình huống đã vô cùng tồi tệ, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi ký chủ đạt tới Độ Kiếp kỳ, hệ thống bắt đầu đưa tặng đạo lữ cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này đưa tặng gấp ba..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ba vị đạo lữ phù hợp điều kiện..."

"Leng keng! Hệ thống đang đưa tặng...

Đệt! !

Đài mây lơ lửng trời cao, cơn gió mạnh phần phật, thể hiện ra vẻ xa xỉ hoa mỹ.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng sau chiếc bàn dài điêu khắc hoa văn phức tạp, trên bàn kim bồn bát ngọc, linh tửu món ngon rực rỡ muôn màu.

Hắn tay trái ôm Lưu Lam Hoàng hậu, tay phải ôm Chưởng Giáo Tố Chân Thiên, mỹ nhân trong ngực, phong lưu vô hạn.

Phía trên trời cao, ba bóng hình xinh đẹp xuyên qua hư không, hoàn bội đỉnh đang, đôi mắt sáng ngời đầy sát ý, gương mặt xinh đẹp nhiễm sương, tức giận ngập trời!

Bốn người chưa giao thủ, quy tắc thiên địa giữa đôi bên đã xảy ra một loạt thay đổi...

Tổ sư ung dung trang nhã, khí độ cao hoa đưa tay chụp vào Lưu Lam Hoàng hậu, tổ sư không chút phấn son, váy xanh mộc mạc thì vồ một cái về phía Sầm Phương Ác, vị tổ sư cung trang xanh biếc cuối cùng nhắm thẳng vào cổ họng Bùi Lăng!

Theo ba vị tổ sư tới gần, tu vi khí tức của Lưu Lam Hoàng hậu, Chưởng Giáo Sầm Phương Ác đều nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt đã rất gần phàm nhân.

Chỉ có điều, tu vi của Bùi Lăng lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Trên đỉnh đầu là cây dâu lớn nguy nga, cành lá mạnh mẽ đông đúc, gánh chịu mười vòng mặt trời huy hoàng hiển hách, xen lẫn sự âm u lạnh lẽo khốc liệt cực hạn, gieo rắc muôn phương, ngang ngược, bá đạo, cuồng vọng, tùy ý hoành hành ngang ngược.

Dù trật tự toàn bộ phương thiên địa này thay đổi như thế nào, đều không thể động đến hắn.

Vèo!

Hương thơm thanh u đập vào mặt, trong tiếng hoàn bội, lúc đầu ngón tay của tổ sư cung trang xanh biếc sắp chạm đến cổ họng Bùi Lăng, lại bị Bùi Lăng đưa tay, một phát bắt được cổ tay trắng!

Trong chốc lát, bàn tay nàng khó mà tiến thêm, nhưng ngay sau đó...

Tu vi khí tức của tổ sư cung trang xanh biếc bắt đầu hạ xuống, tu vi Bùi Lăng cũng hạ xuống theo.

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, đây là Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn] !

Chỉ có điều, hiện tại vị này là tổ sư Độ Kiếp Tố Chân Thiên, [Vô Pháp Thiên Ấn] này lại không phải ngoại lực, mà là thủ đoạn do đối phương khống chế! "Leng keng! Đưa tặng đạo lữ thành công..."

Chương 2395: Tiên nhân

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục đưa tặng đạo lữ cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích đạo lữ, hệ thống tiếp tục đưa tặng cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên, nhưng uỷ thác lại không hề có dấu hiệu bị cắt ngang.

Nhân lúc khí tức Bùi Lăng hạ xuống, hai vị tổ sư khác nhanh chóng ra tay gần như đồng thời bắt lấy Lưu Lam Hoàng hậu và Sâm Phương Ác, lôi các nàng ra khỏi ngực Bùi Lăng, sau đó đánh ra một luồng pháp lực, nâng bọn họ chia ra trôi về phía đài mây Lưu Lam hoàng triều và đài mây Tố Chân Thiên.

Nhưng ngay lúc này, Bùi Lăng đột nhiên buông tay tổ sư cung trang xanh biếc kia ra, chợt giang hai cánh tay như muốn đồng thời ôm ba vị tổ sư Tố Chân Thiên vào trong ngực!

Sắc mặt ba vị tổ sư lập tức lạnh lẽo, cùng nhau ra tay, ba đạo chưởng ấn to lớn đằng không mà lên, đều ẩn chứa một loại trật tự quy tắc hoàn toàn khác biệt, khí thế hung hăng đánh về phía Bùi Lãng!

Oanh! !!

Theo một tiếng vạn sơn chấn động, đài mây chỗ Bùi Lăng, tính cả rất nhiều đồ trang trí trên đài mây lập tức hoá thành bụi phấn!

Ba vị tổ sư vỗ xuống một chưởng, lại không tiếp tục đuổi giết mà là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía vương tọa đen nhánh ở chỗ cao nhất.

Trời cao mênh mông, một bộ áo bào mộc mạc ngồi ngay ngắn trên vương tọa, sắc mặt "Phục Cùng" bình thản, hắn ta đưa tay trái ra, đang khoác lên vai Bùi Lăng.

Vừa rồi hắn ta đột nhiên ra tay, kéo Bùi Lăng đến bên cạnh!

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

"Leng keng! Lần này đưa tặng đạo lữ thất bại, lần sau tiếp tục tiến hành đưa tặng gấp ba cho ngài..."

"Leng keng! Hoan nghênh sử dụng hệ thống tu chân trí năng..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên, cuối cùng Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn thầm thở phào, đang muốn giải thích đã thấy một sợi xiềng xích vô cùng thô to chầm chậm hiện ra giữa không trung.

Một đầu của nó xuất hiện trên bảo tọa Tông Chủ, toàn bộ xiềng xích đen nhánh nặng nề, trên đó có điện quang tím xanh mơ hồ lấp lóe, tràn đầy uy năng kinh khủng làm người ta sợ hãi.

Lúc này, phía trên xiềng xích, ngoại trừ khí tức lôi kiếp thuần túy còn có một luồng khí tức âm u lạnh lẽo, sâm nhiên, hỗn loạn, bạo ngược, sa đọa... Chầm chậm tiêu tán.

Cùng lúc đó, một tiếng nói lạnh lùng dồn dập đột nhiên vang lên bên tai Bùi Lăng: "Nhanh rời khỏi địa giới chín tông, người thượng giới tới..."

Còn chưa nói hết câu, tiếng nói im bặt dừng lại.

Trong hư không xiềng xích chấn động, tiếng "rầm rầm" không dứt như lũ lụt sôi trào mãnh liệt, lưu chuyển trên vòm trời như muốn đánh xuống mặt đất.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, đây là giọng Đọa... Ý chí Chân Tiên!

Không kịp nghĩ nhiều, thân hình hắn khẽ lay động, lập tức tan biến khỏi phương thiên địa này...

Thấy Bùi Lăng đột nhiên chạy đi: "Phục Cùng" cũng không thèm để ý, hắn ta nhìn về phía xiềng xích trên bầu trời, khẽ nhíu mày.

Còn đang nghi ngờ vì sao phong ấn Đọa Tiên tự phát động, hiện ra trong tông môn, một đạo ánh mắt vô cùng kinh khủng lập tức nhìn sang từ nơi xa xôi!

Trong chốc lát, đại chiến hai đạo chính ma lập tức dừng lại.

Người mạnh như "Phục Cùng" cũng thay đổi sắc mặt!

Toàn bộ Trọng Minh tông lập tức yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, uy áp kinh khủng khiến toàn bộ sinh linh nín thở tập trung, cảm giác sợ hãi, cảm giác bất lực dày đặc cuồn cuộn ra từ sâu trong tâm linh.

Bầu không khí như cứng lại, gió ngừng nước dừng, cỏ cây căng ra, đại tông bao la như biến thành một bức tranh không có chút sinh cơ nào trong nháy mắt, không dám động đậy chút nào.

Ngay lúc im hơi lặng tiếng, tĩnh mịch, phía trên thuỷ vực đen nhánh sâu trong ngàn vạn hồn đăng ở Truyền Thừa điện chưa biến mất, một bức chân dung to lớn nhẹ nhàng trôi nổi, hắn ta vô cùng cao lớn, có khí thế đỉnh thiên lập địa.

Trong tranh tỏa ra ánh sáng lung linh, linh cơ dạt dào, vô số linh thạch đắp lên đỉnh núi, bóng lưng mơ hồ kia hơi nghiêng người như muốn quay đầu...

Ánh mắt kinh khủng ở nơi xa như đã nhận ra điều gì đó, lập tức thu lại tầm mắt.

Bóng người trong chân dung tổ sư khai phái lại khôi phục bình tĩnh, cả tòa Truyền Thừa điện chậm rãi di chuyển vào hư không, biến mất không thấy gì nữa.

Theo tầm mắt kinh khủng kia rời đi, cuối cùng "Phục Cùng" thở phào một hơi, hắn ta quay đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc, trong mắt không có chút sợ hãi nào, tràn đầy ý mong chờ dày đặc...

Tiên nhân!

Hắn ta sắp có thể đạt tới trình độ như vậy!

Nghĩ tới đây, tiếng nói trầm thấp lạnh lùng của "Phục Cùng" lập tức truyền khắp toàn bộ Trọng Minh tông: "Tông Chủ tân nhiệm đã lên ngôi, đăng cơ đại điển, đến đây là kết thúc."

"Chư vị đi thong thả không tiễn!"

Tiếng nói vừa dứt, một tay áo dài xung lên, tổ sư Độ Kiếp tám tông cùng tất cả đệ tử mà bọn họ dẫn tới; phụ thuộc bản môn; thế lực dưới sự quản lí... Đều bị loại quy tắc nào đó đẩy ra khỏi Trọng Minh tông!

Trong nháy mắt, vừa nãy còn ngồi đầy tân khách, trong sơn môn náo nhiệt, lại trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cơm thừa rượu cặn, ghế trống chỗ.

Chương 2396: Thiên cương nghịch tận kinh tiên biến, đại đạo

diễn thật chưởng U Minh Trận hỗn chiến vừa rồi, ngoại trừ đài mây của Bùi Lăng đã không còn sót lại chút gì, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho kiến trúc, đệ tử, tư lương tu hành trong tông.

Lúc này vòm trời vẫn có lẻ tẻ hoa thơm cỏ lạ, thưa thớt.

Giữa hoa lá rất nhiều tường chim thụy thú trợ hứng bồi hồi trời cao, mờ mịt nhìn quanh, trong chốc lát không biết làm sao.

"Phục Cùng" nghiêng đầu nhìn về phía Tư Hồng Khuynh Yến, thản nhiên phân phó: "Lĩnh hội truyền thừa Hằng Tà tổ sư thật tốt, đừng làm mất uy danh Thánh tông!"

Nói xong, hắn ta và cả vương tọa đen nhánh lập tức ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa.

Tận đến giờ phút này, đệ tử, chấp sự, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Trọng Minh tông... Mới nhao nhao lấy lại tinh thần, tất cả mọi người thở dốc từng ngụm, như Thủy tộc ngạt thở đã lâu, đến tận đây mới quay về nước.

Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ nghĩ mà sợ, từng người lòng còn sợ hãi, lại căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Tư Hồng Khuynh Yến có truyền thừa "Hằng Tà" tổ sư, lúc này kịp phản ứng lại trước tiên, cất giọng phân phó: "Đại điển kết thúc, chư đệ tử ai về chỗ nấy, không được hỗn loạn!"

U Tố mộ.

Cây dâu lớn cao ngất, cành lá tường vi đen nhánh tùy ý lan tràn.

Hoa cô hai màu đỏ trắng nở rộ như là máu me đầm đìa bắn tung tóe trên tuyết lớn trắng ngần.

Sương trắng đậm đặc cuồn cuộn, như biển như nước thủy triều.

Trong sương mù, rừng khô lay động.

"Răng rắc... Răng rắc..."

Một tràng tiếng nhấm nuốt hàm hồ truyền ra, mùi huyết tỉnh âm u lạnh lẽo tản khắp, bóng dáng còng xuống, lít nha lít nhít đứng dưới thân cành giương nanh múa vuốt như là từng đoạn gốc cây bị chém một nửa, còn sót lại trong rừng, bồi hồi đạo chơi không đuổi đi được.

Dường như nghe được tiếng động gì đó, tất cả bóng dáng lập tức xoay người lại, khuôn mặt sương mù mờ mịt chỉ có thể thấy tóc dài rối tung rủ xuống, từng quỷ nhãn màu đỏ thắm ẩn nấp giữa sợi tóc, trong con ngươi là về oán độc như thực chất, ánh mắt âm u lạnh lẽo như vết máu mới ngưng kết, trừng trừng nhìn ra ngoài.

Khóe miệng như bị xé nứt máu thịt be bét, đang thuận theo cằm dưới tí tách trượt xuống.

Dưới áo bào rách rưới là thể xác khô gầy, khiến quần áo vốn không tính là rộng rãi đung đưa.

Lúc này, trong tay áo là móng vuốt sắc bén xanh đen dài cả tấc, bắn ra từng chút một, lấp lóe tia sáng lạnh...

Lúc này, không gian cách đó không xa hơi chấn động, một bóng dáng huyền bào vác đao nhanh chân đi ra.

Vẻ mặt hắn bình thản, hai con ngươi thâm trầm nội liễm như vực sâu như núi.

Chính là Bùi Lăng!

Tất cả quỷ vật đều bị khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được chấn nhiếp, bọn chúng không chút do dự quỳ sát đất, sau lưng lập tức lộ ra tàn thi tay cụt bị gặm nuốt một nửa, bầy quỷ vật đều phủ phục run rẩy, không dám lên tiếng chút nào.

Trong chốc lát, toàn bộ khu rừng khô lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng âm khí ngưng kết thành giọt nước nhỏ xuống đều biến mất không còn tăm tích.

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút thay đổi nào.

Thời gian đã qua nhiều ngày, hắn lại quay về U Tố mộ từng khiến hắn cẩn thận từng li từng tí, như giẫm trên băng mỏng.

Nhưng khác biệt với lần trước.

Lần trước tu vi của hắn chỉ là Hóa Thần, lúc đó bất kỳ quỷ vật gì đều đủ để tạo thành uy hiếp cực lớn cho hắn. Vì vậy, một đường nơm nớp lo sợ, tránh được nên tránh, không dám lộ ra tung tích.

Hiện tại, lại vừa vặn ngược lại, tất cả quỷ vật nhìn thấy hắn đều vô cùng sợ hãi, hoặc đi đường vòng từ xa, hoặc là quỳ xuống đất, run lên cầm cập như những quỷ vật trước mặt.

Dường như một người sống như hắn mới là chủ nhân trong quốc gia người chết này!

Bùi Lăng nhanh chân đi qua cây rừng khô héo, mãi cho đến khi khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất, những quỷ vật hội tụ ăn sau lưng mới như trút được gánh nặng nhanh chóng tản đi, lại không rảnh thu thập con mồi có sẵn...

Cảm ứng được rất nhiều quỷ vật rút đi, sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

Người thượng giới tới...

Ý chí Chân Tiên còn chưa nói hết câu, nhưng hắn không thể mạo hiểm!

Lần trước luận đạo với Vô Thủy sơn trang, hắn liên tục dùng tiên thuật làm trái thiên cương.

Bây giờ mặc kệ người thượng giới đến có phải tìm hắn hay không, tạm lánh đi chắc chắn không sai!

Ý chí Chân Tiên bảo hắn nhanh chóng rời khỏi địa giới chín tông, vì vậy hắn trực tiếp tới U Tố mộ.

Nơi đây là một trong bốn khu vực nguy hiểm, không thuộc sự quản lí của bất kỳ tông môn nào.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, sương trắng tràn ngập lăn lộn xung quanh lập tức tách ra hai bên như là thuỷ triều xuống, lộ ra một con đường vô cùng rõ ràng, thẳng tắp rộng lớn.

Hắn lập tức cất bước, đạp vào lối đi này...

Sau đó, hắn có hai chuyện muốn làm...

Thứ nhất là chuẩn bị nghênh đón đạo kiếp; Thứ hai là trảm "Nhân" đoạn "Quả'!

Hiện tại tu vi của hắn đã đi vào Độ Kiếp kỳ, nhưng không thể trì hoãn trận đạo kiếp đầu giáng lâm, cũng không thể sớm, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi.

Về phần trảm "Nhân" đoạn "Quả"...

Lộc Tuyền thành, Bùi phủ đều đã không còn sót lại chút gì, hắn không có bất kỳ nhân quả người thân nào cần phải trảm ở phương thiên địa này.

Chương 2397: Thiên cương nghịch tận kinh tiên biến, đại đạo

diễn thật chưởng U Minh (2)

Lại là lần đầu tiên sử dụng hệ thống tu luyện, kết xuống nhân quả với Trịnh Kinh Sơn, sau đó lại kết nhân quả với Lệ sư tỷ...

Ngay ngày bái nhập Trọng Minh tông, hắn chém giết ba người Miêu Thành An, Chu Di còn có Lý Tư Quảng, nhân quả này theo Lý Bình tổ phụ Lý Tư Quảng chủ động cầu hoà đưa đầu thiếp thất Đào phu nhân lên; Miêu Thành Dương ca ca của Miêu Thành An bị hắn chém ở dưới đao; Tư Hồng Diệu Ly chỗ dựa lớn nhất của Chu Di ủy thân cho hắn... Cũng hoàn toàn kết thúc.

Sau mấy nhiệm vụ Loa Sơn thành, Hàn Tủy Hỏa, Hàn thị sơn trang này, phần lớn đồng môn kết nhân quả với hắn đều đã vẫn lạc trong nhiệm vụ...

Sau đó nữa, hắn kết nhân quả với Chẩm Thạch Tô thị và Cửu A Lệ thị...

Đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, hắn lại kết nhân quả với Lưu Lam hoàng triều...

Nhiệm vụ chân truyền, Tông Chủ Tô Ly Kinh thiết lập ván cờ, hắn đã kết nhân quả với Tô Ly Kinh...

Về sau là Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Văn Nhân Linh Sắt...

Tu vi càng cao, nhân quả cũng càng nhiều.

Nhưng những đạo lữ kia của mình, lại không cần thiết trảm nhân quả hồng nhan.

Dù sao lần tiên lộ này, hắn sẽ dẫn đi cùng.

Ngoài ra, nhân quả Trọng Minh tông: "Phục Cùng" tổ sư để hắn dùng truyền thừa ba đạo hợp nhất trả.

Nhân quả Cửu A Lệ thị: "Phục Cùng" tổ sư đã giải quyết thay hắn.

Nhân quả Tô Ly Kinh, hắn vẫn muốn đi trảm lại vẫn không tìm thấy cơ hội thích hợp, có đôi khi còn xuất hiện một loại ảo giác nhân quả đã chặt đứt...

Bởi vậy, hiện tại nhân quả chân chính cần phải đi trảm, lại là nhân quả Lưu Lam hoàng triều!

Hắn là hạng nhất trong đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, thu hoạch tương đối khá, thậm chí còn bái Dược tiên nữ làm sư ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", được mấy viên Thiên Thương Lệ vô cùng trân quý, cực kỳ quan trọng...

Cơ hội để chém đứt cọc nhân quả này, chính là Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức mất tích đã lâu!

"Ba người Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự, Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức, Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ đều không rõ tung tích..."

"Hiện tại Chung Quỳ Việt Cức có nhân quả nặng nhất với ta."

"Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ cũng có nhân quả với ta, nhưng không bằng Chung Quỳ Việt Cức"

"Mặc dù ta không biết Chung Quỳ Việt Cức ở đâu, nhưng tất cả việc xảy ra trong U Tố mộ không thể lừa được hai vị kia!"

"Hiện tại đi gặp hai vị kia."

"Hỏi tiên lộ!"

"Hồi nhân quả!"

Lúc suy nghĩ xoay chuyển động, trong sương trắng hai bên túc sát khó khăn dị tượng biến ảo ngàn vạn, Bùi Lăng đi tới cuối lối đi.

Hắn lại bước ra một bước, cảnh vật xung quanh nhanh chóng rơi vào một bóng tối khí tức xa xưa.

Kỳ quái ùn ùn kéo đến, tử vong, tàn lụi, suy bại, tuyệt vọng... Tùy ý tản khắp.

Rét lạnh càn quét, khô héo ăn mòn đều bao phủ cả người Bùi Lăng.

Ở sâu trong bóng tối, màn che giương cao, trên vương tọa cao lớn, bóng người khí tức như vực sâu, đường cong lả lướt thướt tha, khép tay áo mà ngồi...

Mái tóc dài tản ra sau lưng, khuôn mặt mơ hồ không rõ như Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trong bóng tối cực hạn, yêu dị, quỷ quyệt, cường đại, tĩnh mịch, túc sát...

Chính là "Vong"!

Lần này, Bùi Lăng không hề có ý cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh, gọn gàng dứt khoát nhìn về phía "Vongr.

Trong chớp mắt, khí tức tàn lụi như là thực chất trào lên gào thét như sóng lớn, như muốn bao trùm lên hắn, vĩnh viễn đọa lạc trong tử vong!

Luồng khí tức này cường đại bá đạo như có thể cướp đoạt sinh cơ, mệnh cách, khí số của người sống... Trực tiếp biến nó thành người chết!

Sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ thay đổi nào, pháp lực bành trướng quanh người, lực lượng pháp tắc thấu thể mà ra, sự tàn lụi không nhượng bộ chút nào ăn mòn lẫn nhau.

Tử ý làm rất nhiều tu sĩ cấp cao không thể chống cự, đã không ảnh hưởng tới hắn!

Lúc này: "Vong" khẽ gật đầu, đột nhiên mở miệng: "Ngồi!"

Tiếng nói vừa dứt, một cái vương tọa to lớn ầm vang dâng lên.

Vương tọa đen như mực, trên đó quấn quanh từng sợi tơ màu đỏ thắm, phía trên những sợi tơ này truyền đạt ra ý oán độc, nguyền rủa vô cùng dày đặc.

Chỉ đứng ở bên cạnh đã có thể cảm nhận được chú oán trên kinh khủng vương tọa.

Giọng "Vong" âm u lạnh lẽo, rộng lớn tiếp tục vang lên: "Đây là chỗ ngồi của Chú đã từng"

"Từ giờ trở đi, ngươi..."

"Chính là vị vương thứ ba của U Tố mộ!"

Vị vương thứ ba của U Tố mộ...

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng đã nhanh chóng gật đầu.

Hắn không do dự nữa, bước nhanh đến phía trước, đi đến trước cái bảo tọa tràn ngập nguyền rủa và oán độc này, sau đó tán bào ngồi xuống.

Khí tức lạnh băng sâm nhiên trên bảo tọa truyền đến, nguyền rủa, oán độc, ác ý cuồn cuộn rào rạt tới như thủy triều, chui vào thân thể của hắn, hóa thành một bộ phận lực lượng của hắn.

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhìn xuống phía dưới đã thấy toàn bộ cảnh tượng U Tố mộ đập vào mi mắt.

Cây dâu lớn cao ngất, tường vi diễm lệ, sương trắng cuồn cuộn, vô số quỷ vật chém giết đi khắp.

Nước biển xung quanh ầm vang bốc lên, màu sắc như mực.

Lúc này, cả toà hung địa ở trước mặt hắn như xem vân tay trên bàn tay, lại không có thứ gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn!

Vương giả chỉ tọa, quân lâm thiên địa!

Trong nháy mắt, trong ngực Bùi Lăng khuấy động, hắn không còn là Phản Hư, không còn là Hợp Đạo, mà là Độ Kiếp đã đạp vào tiên đồi!

Hắn là chủ chung chín tông!

Hắn là U Minh chỉ vương!

Nay mở tiên lộ chiến chín tông, Công thành mười mặt trời chói lọi giữa trời.

Thiên cương nghịch tận kinh tiên biến; Đại đạo diễn thật chưởng U Minh.

Chương 2398: Đường nhân tộc

U Tố mộ.

Nước biển màu mực cuồn cuộn gào thét, cây dâu lớn che trời, tường vi đen nhánh làm nổi bật màu đỏ trắng diễm lệ.

Trong bóng tối hỗn độn khó mà miêu tả, ba vương tọa địa vị ngang nhau treo cao, đứng thế chân vạc quan sát toàn bộ U Tố mộ.

Trên một chiếc bảo tọa trong đó: "Vong" đường cong lả lướt ngồi ngay thẳng, quỷ dị tuyệt diễm; trên một bảo tọa lại là loại người hình dáng mơ hồ, đây là "Họa"; trên bảo tọa cuối cùng, huyền bào phần phật, mắt sắc bình thản, chính là Bùi Lăng!

Lúc này, giọng "Họa" âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Con đường của ngươi đã đi hết."

"Hiện tại chỉ chờ đạo kiếp giáng lâm là được."

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Lần này đến đây, là muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối mấy vấn đề"

"Vong" lạnh băng, âm trầm nói: "Nói."

Bùi Lăng nói: "Tiên lộ mà vẫn bối đang đi có vấn đề gì không?"

Ngày đó hắn đạt được tạo hóa "Chú" từ U Tố mộ, là hai vị cấm kỵ trước mắt chỉ đường cho hắn.

Dựa theo chỉ điểm của hai vị này, hiện tại hắn đã khiêu chiến xong Tông Chủ chín môn phái lớn, tu vi lại chỉ vừa bước vào Độ Kiếp, cũng không đủ trình độ tiến vào Phù Sinh cảnh.

Cực kỳ không giống điều mà hai vị cấm kỵ nói với hắn vào trước đó!

Đương nhiên, hắn từng hỏi sư tôn Dược Thanh Anh và "Phục Cùng" tổ sư về vấn đề này.

Mặc dù hai vị kia đã đưa ra ý kiến, nhưng dù sao đầu tiên lộ này xuất xứ từ U Tố mộ, chắc chắn hai vị cấm kỵ này biết càng nhiều hơn!

Thấy Bùi Lăng hỏi thăm tiên lộ: "Vong" và "Họa" không có phản ứng quá nhiều.

Giọng "Họa" âm u lạnh lẽo nói: "Bây giờ ngươi đi tiên lộ, đã không phải đầu do Chú lưu lại."

"Thế nhưng, ngươi đi đầu tiên lộ này cũng không có bất cứ vấn đề gì"

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, lập tức nói: "Kính xin tiền bối giải thích"

"Vong" trầm thấp, hùng vĩ nói: "Con đường của Chú là diễn hóa từ đường vô địch vạn tộc."

"Con đường hiện tại của ngươi, lại tiến hành diễn hóa từ con đường của Chú."

"Con đường ban đầu của Chú là khiêu chiến Tông Chủ chín tông, chém giết Tông Chủ chín tông"

"Nhưng ngươi để lại người sống,"

"Ngoài ra, mặc dù ngươi tuân thủ hứa hẹn không trở thành Tông Chủ Trọng Minh tông. Nhưng lại chia ra làm Thành Chủ Yến Tê thành, Sơn Chủ Cửu Nghi sơn, Giáo Chủ Thiên Sinh giáo, Đại Phù Đồ Lệnh Luân Hồi tháp một lần..."

"Vốn ngươi có thể trực tiếp Đại Thừa."

"Nhưng bây giờ khí số không đủ, chỉ đạt tới Độ Kiếp"

"May mà Độ Kiếp kỳ cũng đủ!"

Nghe như thế, Bùi Lăng nhướn mày, quả nhiên hai vị cấm kỵ này biết rất nhiều về đầu tiên lộ U Tố mộ!

Đồng thời hắn cũng lập tức rõ ràng, nếu bây giờ khí số của hắn thiếu quá nhiều, không đạt tới cả Độ Kiếp kỳ, lần này đến U Tố mộ, chỉ sợ không phải kế thừa vương vị của "Chứ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Nếu vãn bối đi tiên lộ của Chú, có phải không cần Độ Kiếp, có thể trực tiếp Đại Thừa không?"

"Nếu vẫn cần Độ Kiếp, vậy không phải con đường Chú và con đường hiện tại của vãn bối không sự khác biệt nào trên bản chất?"

"Nhưng nếu không cần Độ Kiếp, vậy vãn bối Đại Thừa là thuộc về bốn mươi chín kiếp? Sáu mươi bốn kiếp? Hay tám mươi mốt kiếp?"

"Họa" bình tĩnh nói: "Đường nhân tộc mới có bốn mươi chín kiếp, sáu mươi bốn kiếp và tám mươi mốt kiếp."

"Con đường của Chú là con đường người chết."

"Hắn khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, mỗi lần chém giết một vị Tông Chủ sẽ đạt được toàn bộ tu vi và tạo hóa của vị Tông Chủ kia"

"Cuối cùng thực lực mạnh yếu đều xem người bị trảm mạnh hay yếu."

"Năm đó Chú mở ra Phù Sinh kỳ cục, thực lực tương đương với sáu mươi bốn kiếp của nhân tộc."

"Thậm chí càng mạnh hơn!"

Sáu mươi bốn kiếp?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, vừa nghe có thể không cần Độ Kiếp, trong lòng hắn còn hơi tiếc nuối, cho rằng mình lãng phí một lần cơ hội trực tiếp đi vào Đại Thừa...

Nhưng chỉ có sáu mươi bốn kiếp...

Hệ thống chỉ chọn tốt nhất, dù đầu tiên lộ này chỉ có được tám mươi kiếp, chỉ cần không phải tâm mươi mốt kiếp mạnh nhất, hệ thống nhất định sẽ giúp hắn bù đắp một kiếp cuối cùng kia!

Nhìn như thế, không phải hắn đi nhầm tiên lộ, mà là đầu tiên lộ kia chẳng ra sao!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hoàn toàn cởi bỏ nghi ngờ về tiên lộ ở trong lòng, lúc này lại nói: "Vãn bối còn một việc muốn thỉnh giáo."

"Lần trước vãn bối tiến vào U Tố mộ, ba vị nhân tộc đồng hành cùng vãn bối đang ở đâu?"

"Vong" ngắn gọn nói: "Ba người kia chưa chết"

"Họa" nói: "Bạch Thảo trấn gần Thanh Yếu sơn."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ!"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối dày đặc bành trướng như nước thủy triều.

Trung tâm.

Chín cột trụ trắng che trời.

Trên mỗi một cột trụ trắng đều có hư ảnh một tòa đại tông đứng sừng sững.

Hoặc trọng sơn lồng lộng, hoặc kiếm ý lăng tiêu, hoặc ráng mây đây trời, hoặc ky binh âm vang, hoặc uy nghiêm đường hoàng, hoặc tuỳ tiện tiêu dao, hoặc tôn quý tà dị, hoặc ủ dột sâm nhiên, hoặc xa xỉ lãnh khốc... Sơn môn chín tông lấp lánh trong bóng tối, cùng lôi quang huy hoàng trên trời cao chiếu sáng một góc nhỏ.

rầm rầm... Rầm rầm...

Theo từng trận lôi đình gào thét, xiềng xích thiên kiếp phía trên chín trụ điên cuồng chập chờn, như là lũ lụt tràn lan vang động liên tiếp.

Chương 2399: Ngọn nguồn nguyền rủa

Trên quan tài huyết sắc quấn quanh lít nha lít nhít xiềng xích, tất cả xiềng xích gãy mất đã được nối lại toàn bộ.

Vết nứt trên sợi xiềng xích to khỏe từ Vô Thủy sơn trang cũng bị một tầng lực lượng kỳ lạ tạm thời tu bổ.

Bộp, bộp, bộp... Tiếng vang nặng nề không ngừng truyền ra từ trong quan tài.

Quan tài huyết sắc điên cuồng rung động như đang cật lực giãy giụa.

Nhưng vô số điện quang tím xanh đi khắp xiềng xích, nặng nề rót vào trong quan tải.

Trong giây lát, quan tài vẫn không ngừng hạ xuống mặt đất.

Lúc quan tài chạm đến mặt đất, cát sỏi bùn đất lập tức tránh ra như sóng nước, trong chớp mắt hoàn toàn vùi lấp nó.

Ngay sau đó, từng đạo pháp quyết chen chúc tới từ bốn phương tám hướng, phía trên mặt đất lại xuất hiện đồ án phong ấn phức tạp.

Tầng tầng lớp lớp trấn áp Huyết Quan.

Giữa không trung: "Thùy Vũ": "Thế Vị": "Túc Cấp" đạp không mà đứng, bên cạnh "Thế Vị" còn có bốn thiếu nữ tuyệt sắc váy dài tóc cao búi, cánh tay khoác phi bạch nhàu kim; tướng sĩ khôi ngô cao lớn, mặc giáp trụ màu đen; kiếm khách quanh người kiếm ý mênh mông, dáng người thẳng tắp mạnh mẽ lăng lệ; Thái Thượng Hoàng vạn thiên thụy khí làm bạn, cổn miện trang nghiêm...

Theo thứ tự là tổ sư tứ tông Tố Chân Thiên, Yến Tê thành, Hàn Âm Kiếm Tông và Lưu Lam hoàng triều trước đó đến Vô Thủy sơn trang xem Bùi Lăng và Trang Chủ Vô Thủy sơn trang luận đạo.

Lần này phong ấn Đọa Tiên xảy ra biến động to lớn, vì vững chắc phương huyễn cảnh này, không đến mức làm trễ nải tiên nhân khác lâm trần rèn luyện: "Thùy Vũ" tổ sư cũng cách không na di "Túc Cấp" đang độ đạo kiếp đến đây!

Bốn vị tổ sư chính đạo lại đến đây vì "Thế Vị".

Kết quả vừa đến đã gặp phải phong ấn xảy ra biến hóa, cùng liên thủ trấn áp Huyết Quan.

Lúc này, trên trời cao ánh sáng rực rỡ, lôi kiếp trùng điệp đánh xuống!

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, quanh người "Thế Vị" có vô số dãy núi tranh nhau chen lấn hiện lên, khí tức nặng nề đến từ sơn hà lồng lộng dày đặc đến cực hạn.

Trong giây lát, kiếp lôi và dãy núi cùng tán đi, khí tức "Thế Vị" lập tức như trứng gà phá xác, đột nhiên tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới!

Lực lượng càng cường đại hơn trước đó dâng lên mà ra.

Đại Thừa kỳ!

Thấy đã thành công phong ấn Đọa Tiên: "Thế Vị" không do dự chút nào, lúc này vung lên tay áo dài, mang theo bốn vị tổ sư chính đạo khác, cùng nhau chạy trốn khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc.

Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ" không hề có ý ngăn cản.

Mấy tiên hạ đẳng mà thôi.

Không hiểu phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh này xảy ra vấn đề gì, suýt nữa bị hắn ta nhân cơ hội quấy phá, tạo thành ảnh hưởng cực lớn với phương huyễn cảnh này.

Cũng may hắn ta phát hiện kịp thời, cuối cùng lại đưa tiểu tiên về lòng đất một lần nữa.

Đang nghĩ ngợi, trên bầu trời mây mở sương tan, lôi âm nhanh chóng rút đi.

Đạo kiếp của "Túc Cấp" tổ sư cũng đã kết thúc.

Khí tức quanh người hắn ta cuồn cuộn, hoàn toàn lột xác, cũng đi vào Đại Thừa.

"Túc Cấp" tổ sư nhìn phong ấn Đọa Tiên, lập tức nói: "Lần này, trước tiên luận đạo với Bùi tiên đế, sau đó lại liên thủ phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh"

"Ta có thu hoạch rất lớn ở phương huyễn cảnh này:"

"Hiện tại phải lập tức trở về biệt uyển hạ giới, lĩnh hội thứ đoạt được gần đây thật tốt."

"Thùy Vũ" khẽ gật đầu: "Tốt"

Tiếng nói vừa ra, bóng dáng hai người lập tức biến mất.

Chín trụ vẫn che trời, thiên kiếp như vô cùng vô tận, xiềng xích chấn động rót vào lòng đất tiếp tục gia cố phong ấn.

Bóng tối xung quanh sôi trào mãnh liệt như muốn vượt qua chín trụ, bao phủ hoàn toàn phương địa giới này.

Trong bóng tối, tiếng xột xoạt nối liền không dứt, như có vô số quỷ quái ẩn nấp.

Nơi đây lại không bất kỳ sinh linh có linh trí gì.

Tận đến giờ phút này, một bóng dáng mới hiện ra từ trong hư không.

Hắn ta đứng chắp tay, khí tức mờ mịt xa xăm như căn bản không thuộc về phương thiên địa này.

Dung mạo của hắn ta rõ ràng không có bất kỳ sự che giấu và huyễn hóa gì, nhưng từ đầu đến cuối không thể nhớ kỹ, dường như thế giới này không thể lưu lại dấu vết của hắn ta. Vì vậy, trong Bàn Nhai giới không thể có chút ký ức nào của hắn ta.

Chỉ có điều, mặc dù không nhớ được, lúc bất kỳ sinh linh nào của phương thế giới này thấy hắn ta, đều không tự chủ nghĩ đến một từ: Hoàn mỹ.

Hoàn mỹ không chút tỳ vết nào.

Sự hoàn mỹ không thuộc về phương thiên địa này.

Vừa rồi hắn ta vẫn ở bên cạnh, lại tự mình ra tay tham dự lần phong ấn này.

Nhưng tổ sư sáu tông có mặt, dù là Độ Kiếp hay Đại Thừa, lại không một ai phát hiện sự tồn tại của hắn.

Đây là thiên điều thứ nhất, tiên phàm khác biệt, không có việc lớn, tiên không thể đụng vào phàm nhân.

Bóng người nhìn qua phù văn phong cấm lấp lóe ánh sáng nhạt ở giữa chín trụ, đột nhiên tiếng nói như sấm hỏi: "Là ai phá hủy phong ấn của ngươi?"

Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại gì.

Chờ giây lát, biết Đọa Tiên không trả lời mình, bóng dáng này không tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, chỉ từ tốn nói: "Không điều tra rõ là ai, ta sẽ không trở về thượng giới."

"Trong lần phong ấn này, ta đã thêm chút thủ đoạn."

"Năm tháng tiếp theo của ngươi sẽ càng gian nan hơn"

Chương 2400: Ngọn nguồn nguyền rủa (2)

"Còn có khí số giới chín tông này trấn áp, từ nay về sau ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội đạt được chút thời gian thổ dốc nào."

"Tiên khu, tiên hồn của ngươi sẽ nát rữa, tiêu tán trong sự tra tấn vô tận..."

Nghe xong, cuối cùng trong bóng tối vô cùng dày đặc vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Chỉ là Tán Tiên một giới, cũng dám nói bừa"

"Nếu phong ấn của ta lại cởi ra một chút, lần này ngươi hạ giới là huyết thực có sẵn."

Vị tiên nhân này cũng không tức giận, thản nhiên nói: "Ngươi không có cơ hội."

"Sinh linh phá hỏng phong ấn của ngươi cũng phải chết!"

Nói xong, hắn ta đánh ra một đạo pháp quyết khí tức mờ mịt, một tầng lực lượng cường đại thuần túy lập tức bao trùm phía trên phong ấn chín tông, phong cấm lại đạt được sự gia cố cực lớn.

Ngay sau đó, bóng dáng tiên nhân nhạt lại.

ầm ầm...

Kiếp lôi đánh xuống, tiếng xiềng xích ma sát không dứt, tiếng xột xoạt như xuân tằm cắn lá dày đặc vô tận.

Điện quang chiếu rọi chín cột trụ, tất cả quay về bóng tối.

U Tố nộ.

Phía trên sương trắng.

Cây dâu lớn cao vút trong mây.

Trong một mảnh hỗn độn ảm đạm lạnh lẽo, vương tọa đen nhánh khắc đầy chú văn treo cao.

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên đó hơi trầm ngâm.

Vừa rồi hắn nghe ngóng việc từ hai vị cấm kỵ xong, hai vị cấm kỵ lại tiến hành giao tiếp với hắn, giao tất cả nguyền rủa, tất cả quỷ vật từ oán chú biến thành trong U Tố mộ cho hắn.

Hiện tại thuộc hạ của hắn ở chỗ này, ngoại trừ mấy quỷ vật "Tất", "Đề" mà "Chú" lưu lại cho hắn, lại thêm một nhóm quỷ vật tu vi thực lực cao thấp không đều.

Tình huống khác với lúc "Tất": "Để" tôn hắn là chủ thượng trước đó.

Hiện tại hắn chỉ cần ngồi trên bảo tọa, chính là ngọn nguồn nguyền rủa ở phương thế giới này!

Chỉ một ý niệm là có thể chúa tể sinh tử của tất cả quỷ vật bên dưới!

Đúng vậy, từ giờ trở đi, dù thủ hạ quỷ vật có trung thành với hắn hay không, đều phải cúi đầu nghe theo, làm theo lệnh!

Nghĩ tới đây, ánh mắt Bùi Lăng nhìn về một chỗ địa giới U Tố mộ, lúc này đưa tay cách không một trảo, một bóng xanh đen, cuồng bạo, lạnh lẽo lập tức bị na di đến phía dưới bảo tọa.

Chính là "Tất".

"Tất" trông thấy Bùi Lăng, lập tức vô cùng cung kính hành lễ: "Bái kiến chủ thượng!"

Lúc này hắn ta có vẻ vô cùng kích động: "Chúc mừng chủ thượng đăng lâm vương tọa!"

"Tất bái kiến tân vương!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lập tức hạ lệnh: "Phái một chiếc quỷ kiệu"

"Đến Bạch Thảo trấn gần Thanh Yếu sơn"

"Trên đường đi, quỷ kiệu không thể đi qua địa giới chín môn phái lớn"

"Cũng không thể gây thương vong cho sinh linh ven đường."

"Tất" nhanh chóng đáp: "Cẩn tuân vương mệnh!"

Thấy Bùi Lăng không có phân phó gì khác, hắn ta cáo lui rời đi.

Sắp xếp xong việc này, ngón tay Bùi Lăng nhẹ nhàng gõ gõ lan can vương tọa, ngưng thần suy nghĩ sâu xa.

Hiện tại còn không biết tiên nhân đã trở về thượng giới hay chưa, bởi vậy để cho ổn thoả, hắn không định tuỳ tiện rời khỏi U Tố mộ.

Nhưng vẫn phải trảm nhân quả Lưu Lam hoàng triều!

Cứ phái một vài quỷ vật bình thường tiến về trước, tìm hiểu một chút tình huống.

Lấy tu vi thực lực hiện tại của hắn, không cần đích thân tới hiện trường cũng có thể trảm nhân đoạn quả!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại lấy ra bức tranh màu sắc cũ kỹ, khí tức xa xưa.

Đây là bức tranh "Phục Cùng" tổ sư cho hắn vào ngày đó, để hắn dùng lưu lại tâm đắc ba đạo Hợp Đạo hợp nhất.

Hiện tại hắn không thể rời khỏi U Tố mộ, tạm thời cũng không có việc gấp khác cần xử lý, vừa hay nhân cơ hội này in dấu tâm đắc Hợp Đạo cùng một tia thần niệm vào trong bức tranh này.

Tâm niệm vừa động, bức tranh lập tức lơ lửng ở trước mặt hắn, chầm chậm mở ra.

Trên đó trống rỗng như không có vật gì, nhưng trong trống không lại như có một phương thiên địa bát ngát, như hài tử mới sinh, ngây thơ hỗn độn mặc cho miêu tả bố trí.

Bùi Lăng tâm niệm xoay chuyển một cái, một hàng vân triện ẩn chứa pháp tắc lập tức xuất hiện trên bức tranh trống không:

"Thiên Địa đạo, Chúng Sinh đạo, Chân Ngã đạo, tâm đắc ba đạo hợp nhất!"

Đây là tên phần truyền thừa này.

Ngay sau đó, theo suy nghĩ của Bùi Lăng xoay chuyển, trong bức tranh xuất hiện hàng vân triện thứ hai: "Muốn ba đạo hợp nhất, nhất định phải có hai điều kiện"

"Thứ nhất đại đạo Phản Hư; thứ hai thu hoạch được một đầu tiên lộ"

Nhìn qua hàng vân triện này, Bùi Lăng khẽ gật đầu, dường như đã kể xong toàn bộ tâm đắc ba đạo hợp nhất...

Thế nhưng, lấy ánh mắt Độ Kiếp kỳ của hắn, hậu bối tu sĩ cấp thấp chưa chắc xem hiểu việc thuận theo tự nhiên này, vẫn phải giảng giải kỹ càng hơn chút.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn về phía bức tranh, phía trên cùng lại xuất hiện hàng vân triện thứ ba: "Muốn đại đạo Phản Hư, lại đạt được một đầu tiên lộ, cần hai điều kiện: Thứ nhất trải qua một lần chết đi chân thực, hướng chết mà sinh, thoát thai hoán cốt; thứ hai thu hoạch được một viên [tạo hóa chi chủng]"

Hình như thế này còn chưa đủ kỹ càng...

Thế là, trên bức tranh xuất hiện càng ngày càng nhiều vân triện: "Trải qua tử vong, cần dũng khí cường đại... [tạo hóa chi chủng] cần đủ thực lực... Cần vạn kiếp Hóa Thần... Cần Tiên Anh thượng phẩm... Cần Kim Đan nhất phẩm... Cần Thiên Đạo Trúc Cơ... Tu luyện [Đoán Cốt quyết]... Cần Thối Cốt Đan"

Chương 2401: Truyền thừa của ta

Theo vân triện cuối cùng rơi xuống, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu: "Phục Cùng" tổ sư chỉ cần hắn để lại một môn ba đạo hợp nhất, hắn lại cho Trọng Minh tông truyền thừa hoàn chỉnh của mình!

Thế nhưng, so sánh với sự giúp đỡ mà Trọng Minh tông cho hắn, những điều này không tính là gì!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, một sợi thần niệm vô cùng tỉnh thuần bay vào trong bức tranh.

Vốn trên bức tranh chỉ có lít nha lít nhít vân triện, lập tức hiện ra một bóng người huyền bào, dung mạo của hắn giống như đúc Bùi Lăng.

Tất cả vân triện trong bức tranh lập tức bay về phía người trong tranh, trong chớp mắt hóa thành mây khói mờ mịt tản khắp xung quanh hắn trong tranh, như biển trời mênh mông, lạnh lẽo quỷ quyệt, lại trầm bổng chập trùng.

Chẳng mấy chốc, không thấy một vân triện nào trong bức tranh, ánh mắt bóng người huyền bào bình thản, khí tức nội liễm như núi cao lồng lộng, như chống ra thiên địa trong bức tranh.

Bố trí truyền thừa xong, Bùi Lăng khẽ gật đầu, vì để phòng bức tranh xảy ra vấn đề gì, vẫn cần tiến hành kiểm tra một chút.

Hắn nhìn người giống mình ở trong bức tranh, lúc này nói: "Ta muốn biết, Hợp Đạo kỳ phải làm thế nào mới có thể ba đạo hợp nhất!"

Người trong bức tranh như lập tức tập trung ánh mắt, xung quanh Bùi Lăng xuất hiện một mảnh như kình sóng vạn trượng, lại như vòm trời mênh mông huyễn tượng, cùng lúc đó một luồng lực lượng quỷ dị ẩn nấp muốn quấy nhiễu tâm trí hắn, làm hắn rơi vào Hỗn Độn.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn: "Cần hai điều kiện."

"Thứ nhất đại đạo Phản Hư; thứ hai thu hoạch được một đầu tiên lộ"

Bùi Lăng hỏi tiếp: "Ta muốn biết kỹ càng một chút."

Giọng nói trầm thấp kia tiếp tục nói: "Đại đạo Phản Hư cần kinh nghiệm một lần tử vong; thu hoạch được tiên lộ, cần một viên [tạo hóa chi chủng]"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Lại kỹ càng một chút."

Người trong bức họa trả lời: "Cần dũng khí... Cần thực lực..."

"Cần...

"Cần.

"Cần Thối Cốt Đan."

Nghe thần niệm trong bức tranh thao thao bất tuyệt giảng giải, Bùi Lăng khẽ gật đầu, cực kỳ tốt, phần truyền thừa này không thành vấn đề!

Sau đó tìm cơ hội, giao nó cho "Phục Cùng" tổ sư là được.

Cũng không biết sau này có hậu bối kinh tài tuyệt diễm nào, có thể thu hoạch được phần truyền thừa này của hắn...

Mấy ngày sau, Lưu Lam hoàng triều.

Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Một lò linh hương ngưng thần tĩnh khí thướt tha trong lô, khói xanh bay thẳng lên xà điện.

Sau ngự án, Chung Quỳ Hữu Trực tay cầm bút son, đang phê duyệt tấu chương.

Lúc này, một bóng dáng nhanh chân đi vào trong, khom mình hành lễ: "Thần bái kiến bệ hạ!"

Hoàng đế không ngừng bút son, thản nhiên nói: "Thiền Lâu có chuyện gì?"

Người đến là Lâu chủ Thiền Lâu, hắn ta nhanh chóng nói: "Bẩm bệ hạ, có tin tức ở Bạch Thảo trấn!"

Hoàng đế lập tức đặt tấu chương phê duyệt được một nửa xuống, đột nhiên ngẩng đầu.

Thái tử Chung Quỳ Việt Cức đã mất tích một đoạn thời gian không ngắn, tin tức lần gần đây nhất là có người nói phát hiện tung tích Thái tử ở Bạch Thảo trấn!

Chỉ có điều, Bạch Thảo trấn quá gần Thanh Yếu sơn, nơi này là lãnh địa yêu tộc.

Tu sĩ cấp cao nhân tộc đến quá gần, sẽ nhận lấy lửa giận của vị kia Thanh Yếu sơn...

Bởi vậy, lần trước hắn ta dự định phái năm vị yêu tộc Hợp Đạo Hà Thư, Trần Thôn, Âm Sinh Linh và Đồng Trường Thọ kia tiến về tìm hiểu tình huống.

Nhưng lúc Thiền Lâu tiến về triệu kiến năm vị yêu tộc Hợp Đạo kia, mới phát hiện năm vị yêu tộc Hợp Đạo kia đã sớm bị tàn sát không còn cùng với đồng tộc!

Sau đó hắn ta và Hoàng hậu vẫn có việc, không rảnh thoát thân, chuyện này do Thiền Lâu phụ trách điều tra...

Nghĩ tới đây, Hoàng đế lập tức hỏi: "Việt Cức đang ở Bạch Thảo trấn?"

Lâu chủ Thiền Lâu khẽ lắc đầu, nói: "Bệ hạ, còn không thể xác nhận tung tích Thái tử điện hạ."

"Nhưng bây giờ Bạch Thảo trấn kia lại rất có vấn để!"

Nói xong, không chờ Hoàng đế truy vấn, hắn ta lập tức giải thích cặn kẽ: "Lần này Thiền Lâu phái tất cả hai mươi vị thám tử đi Bạch Thảo trấn"

"Lấy sư đệ đồng môn Cù Huyên Xuân của thần cầm đầu, ba vị ám vệ Phản Hư kỳ làm phụ, dẫn mười sáu vị trinh sát Nguyên Anh tiến về."

"Lúc mới đến Bạch Thảo trấn, mỗi ngày Cù sư đệ cách không liên lạc với thần mấy lần, thời gian không đồng nhất, ám hiệu không sai, tất cả bình thường nhưng không tìm được tung tích Thái tử"

"Mấy ngày sau, chắc Cù sư đệ đã tra ra cái gì, nhưng chẳng mấy chốc hắn vẫn lạc một cách khó hiểu."

"Lại cách mấy ngày, ba vị âm vệ Phản Hư cũng im hơi lặng tiếng thân tử đạo tiêu."

"Trinh sát Nguyên Anh còn lại không biết tình huống, đã rút về từ Bạch Thảo trấn"

"Những tin tức này là những trinh sát kia mang về."

"Thế nhưng, tất cả trinh sát cũng không biết Cù sư đệ đã điều tra ra cái gì."

"Từ đầu đến cuối, đều không thấy Thái tử ở Bạch Thảo trấn."

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên nghiêm nghị, một vị Hợp Đạo vẫn lạc không phải việc nhỏ với Lưu Lam hoàng triều!

Hắn ra lập tức hỏi: "Cù Huyên Xuân có để lại hóa thân ở Thiền Lâu không?"

Lâu chủ Thiền Lâu gật đầu: "Có!"

"Cù sư đệ phong ấn một tôn hóa thân Phản Hư ở bí địa Thiền Lâu.

"Nhưng bây giờ không biết rốt cuộc bên Bạch Thảo trấn xảy ra chuyện gì, vì vậy hiện tại không thể đánh thức hóa thân Cù sư đệ"

Chương 2402: Yêu tộc hoàng triều

"Nếu không, một khi là thủ đoạn có liên quan với nhân quả, chỉ sợ hóa thân Cù sư đệ cũng không thể may mắn thoát khỏi."

Hoàng đế nhẹ gật đầu, có hóa thân thì dễ!

Lấy nội tình của Lưu Lam hoàng triều, chỉ cần hóa thân Cù Huyền Xuân ở đây, sẽ có thủ đoạn để hắn ta giành lấy cuộc sống mới!

Chỉ là Lâu chủ Thiền Lâu nói không sai, có thể lặng yên không tiếng động diệt trừ một vị Hợp Đạo... Hắn ta lo lắng là vị Thanh Yếu sơn kia ra tay!

Hơn nữa, Hợp Đạo và Phản Hư toàn bộ ngã xuống, tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại không có việc gì... Cấp độ Nguyên Anh chỉ như sâu kiến bò loạn khắp nơi với vị kia, đừng nói tới gần Thanh Yếu sơn, dù tiến vào Thanh Yếu sơn đi săn một vài yêu tộc cấp thấp ở bên trong, căn bản cũng không gây ra bất kỳ sự chú ý gì!

Thế nhưng, càng như vậy, Hoàng đế lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...

Lúc này, Lâu chủ Thiền Lâu lại nói: "Bệ hạ, Bạch Thảo trấn ở gần ma môn, nếu lại phái càng nhiều người đến điều tra, chắc chắn sẽ bị ma môn cản trở."

"Lần này, tốt nhất điều động hậu bối yêu tộc tiến về"

"Thanh Yếu sơn vốn là khu vực của yêu tộc, mặc dù huyết mạch yêu tộc triều ta cách xa yêu tộc Thanh Yếu sơn, nhưng dù sao cùng là yêu tộc, sẽ an toàn hơn nhân tộc rất nhiều"

Hoàng đế lấy lại tinh thần, suy nghĩ, lại lắc đầu: "Yêu tộc triều ta làm việc không được!"

"Triều ta cho tới nay là chúng sinh bình đẳng"

"Nhưng những năm gần đây, yêu tộc dù mạnh hay yếu đều không muốn tiếp xúc nhiều với ngoại tộc, chỉ đóng cửa sổng qua ngày.

Ngẫu nhiên có quan tiền nhiệm hoặc là lấy danh nghĩa không làm mà trị, mặc kệ mọi việc, thùng rỗng kêu to; hoặc là tham lam thành tính, hận không thể phá ba thước!"

"Quan viên chấp chưởng triều chính hoàng triều bây giờ, tâm chín phần mười đều là nhân tộc, không phải triều đình bất công, mà là bản thân yêu tộc không được!"

"Đặc biệt là hiện tại, năm vị yêu tộc Hợp Đạo Hà Thư, Trần Thôn, Âm Sinh Linh, Đồng Trường Thọ cùng tộc đàn vẫn lạc, nội bộ yêu tộc ngầm đấu đá, càng khó gánh trách nhiệm"

Nghe vậy, Lâu chủ trầm ngâm nói: "Bệ hạ, nhưng bây giờ không có đối tượng tốt hơn."

"Trừ khi Thái Thượng Hoàng chịu ra tay."

Hoàng đế nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói: "Mặc dù Thái tử là người kế nhiệm hoàng triều, liên quan đến nước nhà"

"Nhưng hoàng triều có chư vị Thái Thượng Hoàng tọa trấn, có chư vị ái khanh phụ tá, cho dù mất một Thái tử cũng không có gì trở ngại."

"Hôm nay đại cục thiên hạ thay đổi, phong vân mãnh liệt, nhân quả đại loạn, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để Thái Thượng Hoàng ra tay."

Lâu chủ gật đầu, chợt nói: "Đã vậy, vẫn nên giao chuyện này cho yêu tộc thì hơn."

"Dù cuối cùng bọn chúng không điều tra được manh mối gì, Thanh Yếu sơn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với đồng tộc, thậm chí lúc gặp phải nguy hiểm, bọn chúng còn có thể tạm thời lui vào Thanh Yếu sơn tìm kiếm che chở."

"Như thế, triều ta cũng không tổn thất cái gì."

Hoàng đế lại nhíu mày, nhưng cẩn thận suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Có thể"

"Thế nhưng, nhất định phải căn dặn chặt chẽ yêu tộc được phái đi, không thể tùy ý gây chuyện bên ngoài, cũng không thể ra tay với phàm nhân!"

Lâu chủ đáp: "Vâng!"

Thấy Hoàng đế không có phân phó gì khác, liền cáo lui rời đi.

Trong ngự thư phòng chỉ còn một mình Hoàng đế, linh hương thơm ngát tản ra mây mù, khiến mặt mũi của hắn ta mơ hồ.

Giữa hơi khói thướt tha, Chung Quỳ Hữu Trực vẫn chưa thả lỏng hàng lông mày cau chặt, hắn ta luôn cảm thấy hình như mình bỏ sót cái gì đó...

Ngoài thành Lam Kinh.

Trong một trang viên cổ xưa, chiêng trống vang trời, từng tiếng sáo trúc, linh tửu và món ngon mỹ vị tản ra hương thơm.

Trong sàn nhảy phía dưới, mười mấy tên mỹ cơ váy lụa màu khom lưng xoay quanh, mị nhãn như tơ đang cùng nhau nhảy múa.

Vây quanh sân nhảy, vây quanh ghế ngồi, lúc này ăn uống linh đình rất náo nhiệt.

"Ha ha ha...

"Đến!"

"Lại uống một vạc!"

"Cảnh, Cảnh huynh! Ngươi... Ngươi vẫn là Hải tộc... Bởi vì cái gọi là trường kình uống xuyên, chỉ một vạc, tính, tính là gì! Muốn uống... Uống một hồi!"

"Không sai! Cảnh huynh, nếu hôm nay ngươi không uống một hồ, là xem thường chúng ta!"

Trong lúc mồm năm miệng mười ồn ào, một bóng dáng gầy yếu trong bữa tiệc đứng lên, thể xác đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt đã hóa thành một con gấu ngựa vô cùng khôi ngô, không khác gì cự mộc che trời, hắn ta đưa tay tùy ý đánh ra một quyền về nơi xa.

Ngay sau đó, rất nhiều cỏ cây mới trồng trên đất trống lập tức xuất hiện một cái hố to.

Cát bay đá chạy, suối ngầm ào ạt bốc lên.

Gấu ngựa này cao giọng cười to, tiếng cười chấn động tầng tầng lớp lớp rừng, chợt ồm ôm đập xuống móng vuốt: "Rót rượu!"

Lập tức, vô số nô bộc cầm linh tửu tiến lên, nhao nhao đổ rượu vào trong hố.

Không lâu sau, một hồ nước đựng đầy rượu xuất hiện trước mặt chủ khách.

Mọi người cùng nhìn về phía nam tử tóc lam ngồi trên ghế, cười thúc giục: "Cảnh huynh, mời!"

"Cảnh huynh, nhanh! Đến lượt ngươi!"

Nam tử tóc lam kia trái phải ôm một yêu tộc mỹ cơ, đang thoải mái sung sướng, nghe vậy chối từ vài câu, thấy đồng bạn đều thái độ kiên quyết, liền đứng lên muốn thi triển "Thôn tính" chỉ thuật, uống cạn một hồ linh tửu này, đột nhiên một quan viên phi bào nhanh chân đi vào.

Chương 2403: Yêu tộc hoàng triều (2)

Yêu tộc đang vui vẻ tụ tập lập tức nghiêm mặt, nhao nhao đặt bình rượu xuống, sắp xếp y quan, tiến lên hành lễ.

Đánh giá sắc mặt người tới, chủ gia nơi đây cười giải thích:

"Chúng ta cảm mộ thiên ân, vì vậy uống rượu một hai, đang nhớ lại năm đó các vị tổ tiên đến hoàng triều gian nan cùng không dễ..."

"Không biết trung quan đến đây có gì phân phó?"

Quan viên phi bào liếc nhìn xung quanh, từ tốn nói: "Bệ hạ có khẩu dụ"

Tất cả yêu tộc vội vàng nửa quỳ xuống, cung kính lắng nghe.

Chỉ nghe quan viên tiếp tục nói: "Lệnh điều thiên kiêu yêu tộc tiến về Bạch Thảo trấn, điều tra tung tích Thái tử"

"Hoàng triều cung phụng che chở các ngươi lâu ngày, nhiệm vụ lần này không thể sơ suất"

"Lấy quy cách Hộ bộ định ra, đại tộc ít nhất lấy ra năm yêu; trung tộc ba yêu; tiểu tộc một yêu."

"Về phần tán yêu, cũng lĩnh số lượng mười yêu."

"Các ngươi tự định cách tuyển chọn yêu tộc cụ thể, hoàng triều không can thiệp."

"Nhưng nếu lựa chọn qua loa sử dụng già yếu tàn tật cho đủ số, đừng trách quốc pháp vô tình!"

"Nhiệm vụ này liên quan trọng đại, chỉ cần mang về bất kỳ một điểm tin tức hữu dụng gì, dù là triều đình hay Hoàng gia đều có trọng thưởng!"

Nghe xong điều tra tung tích Thái tử, tất cả yêu tộc đều thay đổi sắc mặt.

Thấy chúng nó không trả lời, quan viên phi bào lạnh lùng nói: "Có phải các ngươi muốn kháng chỉ không?"

Lúc này một đám yêu tộc mới hồi phục tinh thần, nhao nhao nói:

"Thân cẩn tuân khẩu dụ!"

"Thần cũng vậy!"

"Thần nhất định làm theo..."

Quan viên khẽ gật đầu, vung ống tay áo một cái: "Việc này nên làm sớm không nên chậm trễ, đừng kéo dài, nhanh chóng quyết định ra danh ngạch, lập tức xuất phát!"

Nói xong, hắn ta lại bước ra một bước, bóng người đã biến mất ở phương thiên địa này.

Nhìn qua vị trí trống rỗng kia, tất cả yêu tộc đều sắc mặt âm trầm.

"Thái tử là đích tử Chung Quỷ thị, thuở nhỏ đã hướng thụ cả nước cung phụng, nội tình thâm hậu, tu vi cao tuyệt, nếu Bạch Thảo trấn thật sự có thể khiến Thái tử xảy ra chuyện, chúng ta đi, không phải chịu chết sao?"

"Đúng vậy! Mặc dù Bạch Thảo trấn ở gần Thanh Yếu sơn nhưng chúng ta lớn lên ở Lưu Lam hoàng triều từ nhỏ, đâu quen biết yêu tộc Thanh Yếu nào?"

"Dù quen biết thì thế nào? Bào đệ kia của ta bị yêu tộc quen thuộc săn làm thức ăn..."

"Số lượng nhân tộc rất nhiều, lại là người tài năng xuất hiện lớp lớp, vì sao không đưa nhiệm vụ này cho nhân tộc? Nhất định phải làm khó yêu tộc ta!"

Sau khi phàn nàn một trận, gấu ngựa kia chán nản nói: "Nhiệm vụ lần này cửu tử nhất sinh, nhưng bệ hạ có khẩu dụ, lại không thể không đi"

"Thiên hạ hôm nay, đã sớm không phải thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cũng không còn là huyết thực của chúng ta..."

"Ngoại trừ hoàng triều, Bàn Nhai giới to như vậy đâu còn chỗ để chúng ta sống yên phận, phồn diễn?"

"Năm tông chính đạo, mặc dù tứ tông khác không kêu đánh kêu giết chúng ta, cũng không đối xử tử tế với chúng ta là bao..."

Chúng yêu nghe vậy đều im lặng.

Đột nhiên, nam tử tóc lam "Cảnh huynh" kia nói: "Khẩu dụ của bệ hạ, là để chúng ta tìm kiếm tung tích Thái tử, cũng không phải ép chúng ta tiến vào Bạch Thảo trấn"

"Không bằng chúng ta tiêu một ít linh thạch, tìm thêm tán tu tiến vào Bạch Thảo trấn"

"Đến lúc đó chúng ta canh giữ ở bên ngoài trấn, không bước vào trong trấn một bước, chờ tin tức của bọn họ là được."

Chúng yêu nghe vậy, con mắt đều sáng lên, nhao nhao nói: "Tốt!"

"Cảnh huynh đại tài!"

"ý tưởng này không tệ, cứ làm như vậy!"

"Mọi người cùng nhau góp linh thạch...

"Ta bỏ ra một tấm da rắn lột ba trăm năm, là lần đầu ta lột xác đoạt được..."

"Ta bỏ ra một sợi lông vũ ngũ thải..."

Lưu Lam hoảng cung.

Thiên Dao điện.

Dưới thềm chính điện, đình viện rộng lớn.

Một bóng dáng bay lên như rồng, mũi thương lấp lóe từng điểm sáng lạnh, khuấy đảo phong vân, soi sáng bốn phương.

Phấn ngoa vững vàng bước qua từng viên gạch, bước đi nặng nề, chỗ đặt chân lại nhẹ như không có vật gì. Chung Quỳ Kính Y tóc xanh búi cao, nghê thường vũ y, cầm một cây trường thương trong tay đang chuyên tâm luyện tập.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ.

Một tên tu sĩ cẩm y sảng khoái đẹp đẽ, oai hùng thẳng tắp đi đến.

Hắn ta pháp lực tinh thuần, khí tức lại hơi dao động bất ổn, bên hông treo một khối ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm, ngoại trừ cái đó lại không có bất kỳ trang sức gì.

Chính là Thập cửu hoàng tử Chung Quỳ Hi.

Chung Quỳ Kính Y coi như không thấy người này, trường thương càn quét, đi như núi lở, đến như sấm đình, không hề có ý dừng lại.

Vèo vèo vèo...

Mũi thương xé gió lạnh thấu xương, có khí thế ngăn trở vạn vật, trong giây lát hội tụ thành triều, bành trướng đầy đình.

Chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng Chung Quy Kính Y đã dừng lại, nàng cầm trường thương nhìn về phía Thập cửu đệ đợi đã lâu, lập tức hỏi: "Chuyện gì?"

Chung Quỳ Hi mấp máy bờ môi, chỉ truyền âm nói: "Tứ hoàng tỷ, ta vừa thăm dò được một tin tức có liên quan đến vị trí của Đại hoàng huynh"

Sắc mặt Chung Quỳ Kính Y lập tức nghiêm túc, nhanh chóng truyền âm hỏi: "Bây giờ Đại hoàng huynh đang ở đâu?"

Chung Quỳ Hi trầm giọng nói: "Bạch Thảo trấn!"

"Tin tức này nghe được từ một vị sư huynh Thiền Lâu, sẽ không Sai.

1

Chương 2404: Xuất phát

Lúc nói chuyện, trong lòng hắn ta cũng cảm thấy rất may mắn.

Lần này Đại hoàng huynh mất tích, phụ hoàng vẫn không cho bọn họ xen vào.

Vị sư huynh Thiền Lâu kia cũng rất kín miệng.

Lúc trước, dù hắn ta nói bóng nói gió thế nào, cũng không thể tìm hiểu đôi câu vài lời.

Nhưng lần này đối phương đi ra ngoài làm nhiệm vụ mới trở về không lâu, hắn ta đi qua tùy tiện hỏi một chút, lại trực tiếp nói tin tức ở Bạch Thảo trấn cho hắn ta biết...

Nghe vậy, Chung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Nếu là tin tức Thiền Lâu, chắc chắn phụ hoàng đã biết."

"Phụ hoàng có phái người tiến về Bạch Thảo trấn điều tra vị trí của Đại hoàng huynh không?"

Chung Quỳ Hi nói: "Ta không nghe nói có tu sĩ cấp cao nhận được lệnh điều động, nhưng hình như bên yêu tộc có mấy vị cũng chuẩn bị đi Bạch Thảo trấn."

Chung Quỳ Kính Y lập tức cau hàng lông mày kẻ đen, yêu tộc?

Yêu tộc không làm nên chuyện!

Nghĩ tới đây, nàng lập tức nói: "Ta muốn đi Bạch Thảo trấn!"

Chung Quỷ Hi vội nói: "Ta cũng đi!"

Chung Quỳ Kính Y lại lắc đầu: "Thời gian ngươi đột phá Nguyên Anh quá ngắn, cần củng cố tu vi."

"Hơn nữa, phụ hoàng vẫn không cho chúng ta xen vào chuyện này, nếu hai người chúng ta rời thành, vậy quá rõ ràng."

Chung Quỳ Hi nhíu mày lại, nói: "Chính vì phụ hoàng không cho chúng ta xen vào, ngươi đi một mình quá nguy hiểm!"

Chung Quỳ Kính Y vung tay thu hồi trường thương bản mệnh, rất tự tin nói: "Không!"

"Nếu Bạch Thảo trấn thật sự nguy hiểm, phụ hoàng sẽ không phái những yêu tộc không được việc kia đến đó."

"Hành động lần này, e rằng phụ hoàng cân nhắc vì đại cục, dựa vào thân phận của Đại hoàng huynh cho yêu tộc đưa lên một phần công lao."

"Lúc trước ngươi tìm hiểu tin tức từ người trong Thiền Lâu không có kết quả, lần này lại rất dễ dàng đạt được manh mối. Rất hiển nhiên, Thiền Lâu cũng không muốn yêu tộc dễ dàng làm xong chuyện này."

"Nói cách khác, cho dù Bạch Thảo trấn có nguy hiểm, nhưng những yêu tộc kia còn có thể đối phó được, huống chi là ta?"

Thấy Chung Quỳ Hi còn muốn nói gì nữa, nàng lại bổ sung: "Hơn nữa, ta và Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang luôn giao hảo, ta sẽ gọi nàng đi cùng."

"Như thế sẽ không có sơ hở nào!"

Núi hoang đường vắng.

Ít ai lui tới, chim thú thành đàn, rắn rết không ngừng phát ra tiếng xột xoạt.

Đột nhiên, bây chim sợ bay, thú loại chạy trốn, sâu bọ nhao nhao chui xuống đất ẩn nấp.

Trong sơn dã lập tức yên tĩnh như chết.

Nhưng một lát sau, khí tức âm u lạnh lẽo tràn ngập tới từ đằng xa, một cỗ huyết kiệu hoa lệ tinh tế, màu sắc như máu lảo đảo nhẹ nhàng tới.

Trước sau quỷ kiệu đều có bốn tên quỷ vật mặt xanh nanh vàng, khí tức hung bạo làm kiệu phu, bọn chúng đạp không mà đi ở chỗ cách mặt đất hơn thước, mỗi một lần cất bước đều quỷ dị tiến lên một mảng lớn.

Nhìn như chậm rãi đi tới, tốc độ lại vô cùng nhanh nhẹn, ghé qua phía trên mọc cỏ.

Âm khí ngưng kết thành sương tuyết màu xám đen uốn lượn trên mặt đất, quỷ kiệu nhanh chóng đi xa, biến mất trong phương hoang dã nào.

Dưới sự quản lí của Lưu Lam hoàng triều.

Một khung pháp chu điêu khắc đồ án bách thú, khảm nạm tạp bảo, nhanh chóng phi hành trên trời cao.

Trên boong tàu pháp chu, trăm yêu tộc đứng đấy, phần lớn bọn chúng đã hóa thành hình người, chỉ có điều tất cả đều giữa lại một bộ phận đặc điểm bản tộc để phân chia.

Lúc này nhìn lại, có đầu mọc sừng thú, có hai má lân phiến trùng điệp, có vác mai rùa, có đuôi cáo kéo dưới làm váy, có tai mèo mượt mà, có hai gò má hoa văn, có mềm mại không xương...

Thiên kì bách quái, rất nhiều đặc trưng cũng cực kì hiếm thấy ở Lưu Lam hoàng triều.

Trong đám yêu tộc, tu vi cao nhất là một nam tử dung mạo âm nhu, hắn ta áo bào hoa lệ sáng chói, trên đầu còn đội một mũ miện thất thải, cầm cây quạt thải vũ khẩm bảo trụy châu trong tay, trình độ rực rỡ chói mắt, ngay cả vũ cơ trên thịnh điển cũng mặc cảm, vô cùng khoa trương nhưng lại lộ ra sự hài hòa khó hiểu.

Ở bên cạnh hắn ta còn đứng ba nam hai nữ, sáu người đều đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, mơ hồ trở thành một tiểu đoàn thể, hữu ý vô tình duy trì một khoảng cách với yêu tộc khác.

Trong ba nam hai nữ kia, nam yêu tu theo thứ tự là một thiếu niên vác mai rùa trông như thật thà; gấu ngựa một quyền thành hồ trong trang viên bên ngoài Lam Kinh và "Cảnh huynh" xuất thân Hải tộc.

Hai tên nữ yêu tu hình như quan hệ không tệ, nắm tay đặc biệt thân mật.

Nữ yêu tu bên trái da trắng như tuyết dung mạo như hoa, mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn không có bất kỳ dấu vết dị tộc gì, chỉ có điều nàng mặc rất nhiệt tình lớn mật, tóc dài rủ xuống đến gối, đầu đội vòng hoa bện từ hoa tươi đủ mọi màu sắc, mặc áo xanh biếc, váy dài úc kim, xương quai xanh tinh xảo, eo thon đều lộ ra ngoài.

Lúc thay đổi thế đứng, trong váy dài xẻ tà lập tức lộ ra một đoạn bắp chân như tuyết, mắt cá chân và cổ chân đều đeo vòng hoa bện từ hoa tươi năm màu.

Cơn gió mạnh lạnh thấu xương, lúc thổi qua bên cạnh nữ yêu tu này, lập tức tản ra một mùi thơm ngát thấm vào phế phủ người.

Dường như bản thân nàng là một gốc hoa cỏ kiều diễm.

Chương 2405: Tán tu

Nữ yêu tu phía bên phải hoa phục diễm váy, chải Song Loa Kế, linh lung thướt tha, vòng eo lại tinh tế nhất, khuôn mặt nàng như thiếu nữ mười sáu, trong lông mi vẫn còn ngây thơ, nhưng dáng vẻ lại chập trùng rung động, đôi mắt sáng ngời ngập nước nhìn quanh.

Hình dáng tướng mạo của nàng giống nhân tộc, duy chỉ có trên lưng mọc đôi cánh trong suốt, lúc chớp động phát ra tiếng vù vù như ong mật.

Đối diện những yêu tộc này, mấy trăm tên tán tu ăn mặc khác nhau đứng lẻ tẻ.

Những tu sĩ vội vàng tìm đến này khí chất không đồng nhất, thứ duy nhất giống nhau là tu vi của bọn họ đều dưới Nguyên Anh, mấy người cao nhất cũng chỉ Kết Đan đỉnh phong.

Lúc này, tán tu cầm đầu hơi không yên tâm hỏi: "Chư vị tiền bối, Bạch Thảo trấn quá gần Thanh Yếu sơn, có xảy ra chuyện không?"

Nam yêu tu ăn mặc vô cùng hoa mỹ tay cầm quạt lông kia, từ tốn nói: "Thanh Yếu sơn là nơi nghi lại của yêu tộc từ xưa đến nay."

"Sự tồn tại bên trong đều là đồng tộc của bọn ta"

"Ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Thượng Cổ, đều là một nhà"

"Chuyện lần này, trưởng bối chúng ta đều đã bắt chuyện với chúng nó."

"Chỉ cần các ngươi không chủ động tổn thương yêu tộc, bọn chúng sẽ không ra tay với các ngươi."

Tán tu cầm đầu nghe vậy, vẻ mặt do dự, trao đổi ánh mắt với đồng bạn bên cạnh, rất nhanh hỏi lại: "Đã vậy, vì sao chư vị tiền bối không tự đi?"

Nam yêu tu ăn mặc hoa mỹ kia đang muốn nói chuyện: "Cảnh huynh" xuất thân Hải tộc đột nhiên lạnh lùng nói: "Nếu cái gì cũng cần chúng ta tự đi, hoàng triều cần gì sắp xếp thử thách lần này?"

"Nói thật cho các ngươi biết, hoàng triều cảm giác trên dưới triều chính có quá nhiều quan viên nhân tộc, cố ý thăng chức một nhóm yêu tộc làm quan lại."

"Nhiệm vụ lần này là Thái tử điện hạ tự mình sắp xếp, kiểm tra chúng ta!"

"Tình hình như vậy, nếu cái gì cũng do chúng ta tự đi làm, kiểm tra có ý nghĩa gì?"

"Dù sao quan viên hoàng triều không quan tâm thực lực bản thân, càng quan tâm cách dùng người, tùy cơ ứng biến, bày mưu nghĩ kế..."

Ngay sau đó, gấu ngựa biến thành nam tu kia tiếp lời: "Nếu các ngươi không cam lòng, hiện tại có thể rời đi."

"Nhưng đừng nhắc đến thù lao đã nói trước đó nữa."

"Nhiệm vụ lần này liên quan đến tiền đồ của chúng ta, cũng không thể bị một đám nhát gan lo trước lo sau như các ngươi làm chậm trễ!"

Yêu tộc khác hiểu ra, nhao nhao đáp: "Không sai!"

"Đúng là như thế! Theo ý ta đổi một nhóm là được rồi..."

"Ai mời chào nhân tộc? Sao không còn khí khái như thế..."

Thấy tình hình này, đám tán tu lập tức nói: "Bỏ đi! Chúng ta đi!"

"Chư vị tiền bối minh giám, không phải chúng ta không dám tiến về, mà lo lắng tu vi không đủ, làm hỏng việc lớn của chư vị tiền bối...

"Nguyện phục vụ quên mình vì chư vị tiền bối!"

Phương thiên địa này, phần lớn tư lương tu hành đều bị chín môn phái lớn khống chế.

Từ trước đến nay đám tán tu bọn họ đều thiếu thốn tài nguyên.

Ngày bình thường muốn kiếm chút vật liệu đột phá, có thể nói là muôn vàn khó khăn.

Cũng như một khoản tiền lớn đang được đặt trước mặt mọi người, thật sự có thể gặp nhưng không thể cầu!

Bởi vậy, cho dù nhiệm vụ lần này nguy hiểm trùng điệp, vì linh thạch cũng có một vài người bằng lòng cầu phú quý trong nguy hiểm!

huống chi, mặc dù những yêu tộc này hình thù kỳ quái, dù sao cũng là người trong Lưu Lam hoàng triều.

Hoàng triều là chính đạo, thủ đoạn tuyệt đối không khốc liệt như ma đạo, không thể làm ra chuyện dụ tán tu đi chịu chết.

huống chi trong triều đình, phần lớn người làm quan là nhân tộc, đây là sự thật mà mọi người đều biết...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tất cả tán tu lập tức tìm ra lý do thuyết phục mình lưu lại.

Thấy những tán tu này ngoan ngoãn hơn, đám yêu tu mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn nhau một chút, ngầm hiểu lẫn nhau: Bọn chúng cũng hy vọng nhiệm vụ lần này đừng xảy ra chuyện, thái bình vượt qua.

Dù tốn thêm chút linh thạch, cũng tốt hơn mất mạng...

Dãy núi rả rích.

Một chiếc phi toa xuyên mây phá sương, lướt qua như điện.

Trong phi toa, Chung Quỳ Kính Y loay hoay đồ uống trà, đang pha một bình linh trà hương thơm bốn phía, đối diện nàng là Kiều Từ Quang ngồi ngay thẳng hoa phục búi tóc cao, cắm nghiêng kiếm trâm.

Nhìn nước trà chậm rãi rót đầy trước mặt, trên mặt Kiều Từ Quang mang theo vẻ nghi ngờ: "Việc Việt Cức sư huynh mất tích liên quan trọng đại, vì sao hoàng triều chỉ phái một vài yêu tộc tiến về điều tra?"

Chung Quỳ Kính Y cau hàng lông mày kẻ đen, nói: "Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Thế nhưng, vài ngày trước đó, năm vị yêu tu Hợp Đạo kỳ Trần Thôn tính cả tộc đàn bọn họ chợt bị giết hại, tử thương gần như không còn."

"Hình như chuyện này còn gây ra sóng gió trên triều đình"

"Mặc dù đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng ma tu gây nên, nhưng yêu tộc vẫn bàn tán rất nhiều."

"Có thể là vì trấn an yêu tộc, cho nên phụ hoàng mới đưa nhiệm vụ này cho bọn họ."

"Mượn cơ hội ban thưởng."

"Nhưng ta không quá yên tâm cách làm việc của đám yêu tộc buông thả kia, cho nên mới tự xuất phát."

"Thập cửu đệ cũng không yên tâm để ta đến đây một mình, cho nên làm phiền sư tỷ cùng mạo hiểm với ta"

Kiều Từ Quang khẽ gật đầu, nói: "Không sao."

Chương 2406: Tán tu (2)

Chỗ mà bọn họ đến lần này rất gần Thanh Yếu sơn.

Sở dĩ hoàng triều phái yêu tộc tiến về điều tra manh mối, ngoại trừ để cân bằng triều đình như Chung Quỳ Kính Y đã nói, rất có thể việc này có liên quan với Thanh Yếu sơn!

Thanh Yếu sơn là chỗ nghi lại sau cùng của yêu tộc, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, tu vi càng cao càng dễ dàng xảy ra chuyện, trừ khi là sự tồn tại cấp bậc tổ sư kia...

Ngược lại tu vi của nàng và Chung Quỳ Kính Y đều là Nguyên Anh.

Lại vừa hay không cần lo lắng những điều này!

Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang lại nói: "Vậy tăng thêm tốc độ."

"Sớm chạy tới nơi, tranh để những yêu tộc không có kết cấu gì kia, làm hỏng việc."

Chung Quỳ Kính Y gật đầu: "Tốt!"

Nói xong, nàng buông chén trà xuống, bấm pháp quyết, tốc độ phi toa lập tức tăng vọt, gào thét mà đi!

Bạch Thảo trấn.

Bóng mặt trời ngã về tây.

Trên trấn khói bếp lượn lở, trong tiếng gà gáy chó sủa, hài đồng đùa giỡn vui cười lui tới quanh quẩn trên đường phố duy nhất.

Bên ngoài trấn, đường mòn dựa vào thế núi uốn lượn mà xuống, thỉnh thoảng vang lên tiếng cỏ dại, bụi cây bị đạp gãy "răng rắc", ba tên dân trấn dáng người khôi ngô mạnh mẽ, đang đồng tâm hiệp lực giơ con mồi.

Một con hươu, một con hoằng, một con hươu bào còn có một con lợn rừng.

Máu tươi trong vết thương đã ngưng kết, lại vì lôi kéo chấn động nhỏ xuống dấu vết loang lổ ở dưới bùn đất, cỏ cây.

Mùi máu tanh hấp dẫn không ít ruồi muỗi đến đây, vù vù xoay quanh.

Trong đó một tên thợ săn mặc quần áo gọn gàng màu nâu, màu da lại trắng nõn đến bất ngờ, trông như con cháu thế gia tự do sống an nhàn sung sướng, xuất thân đủ kiêu ngạo, lúc này hắn ta tùy ý cầm khăn khoác trên cổ, lau vệt mồ hôi, thở dài: "Con mồi lần này càng giảo hoạt hơn lần trước."

"Chúng ta sớm xếp đặt mấy cạm bẫy, mới bắt được."

"Trên núi càng ngày càng ít dã thú!"

"Còn tiếp tục như vậy, sợ là tích lũy không được mấy đồng bạc...

Ôi, cũng không biết sau này còn có cơ hội đưa Tiểu Nghịch đến thư viện học chữ hay không."

Một tên thợ săn khác cũng ăn mặc đơn sơ, ngực quấn một đoạn da thú, da thú kia dày đặc cũng đã cổ xưa, da lông phía trên hơi tàn tạ dường như bị mãnh thú gì đó tấn công chính diện.

Vóc người hắn ta cao lớn thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, cho người ta một loại khí khái hào hùng bừng bừng, chẳng biết tại sao, mặc dù bên hông hắn ta chỉ cắm một thanh đao săn bình thường, nhưng khí chất lại càng thể hiện ra kiếm khí.

Lúc này, vừa kéo con mồi đi đến thị trấn phía dưới vừa an ủi:

"Hài tử đi học là việc quan trọng, đến lúc đó nếu ngươi và tẩu tử không đủ tiền bạc, cứ đến mượn trước một phần của ta."

Tiếng nói vừa dứt, tên thợ săn thứ ba khí chất ung dung nho nhã, trên người mặc một bộ áo vải may vá, rách rưới, đôi giày trên chân đã sớm tàn tạ không chịu nổi, không chỉ lộ ra một ngón chân.

Hắn ta cũng nói; "Ta cũng có một phần!"

Thợ săn quần áo ngắn màu nâu vội nói: "Như vậy sao được, các ngươi cũng phải sinh hoạt..."

Hai người đồng bạn của hắn ta đều nói: "Không sao, dưới gối chúng ta chưa có con nối dõi, huống chi dù lập tức có hài tử, cũng không cần vào học trong thời gian ngắn."

"Tất nhiên phải quan tâm Tiểu Ngịch trước."

"Đúng là vậy...

Lúc nói chuyện, cuối cùng ba người đã kéo con mồi xuống núi, đi đến tiểu trấn cách đó không xa.

Lúc này, sắc trời dần tối, toàn bộ dân trấn Bạch Thảo trấn gần như đều đi ra ngoài, thu xếp một chút công việc.

Nơi đây vắng vẻ, ít tiếp xúc với ngoại giới, toàn bộ trên trấn đều biết nhau.

Ba người vừa đi vào thị trấn, lập tức có người hô: "A Ngưu, A Dũng, A Mộc, các ngươi trở về à? Chuyến này thu hoạch tốt chứ"

"Tam thẩm tử." Ba người trò chuyện với nàng, A Dũng mặc quần áo ngắn màu nâu nhìn bình thuốc trong tay nàng, lập tức nói, "Công công nhà ngươi ốm đau đã lâu, ở lại cầm chút lòng lợn rừng bồi bổ cho hắn"

Tam thẩm tử vội nói: "Vậy thật sự cám ơn các ngươi, thị trấn gần chúng ta nhất không giết lợn, ta muốn hiếu kính lão nhân cũng khó... Các ngươi cần trứng vịt muối không? Ta tự ướp..."

Lúc nói chuyện, mấy hài tử nhảy nhót chạy đến từ ngõ nhỏ cách đó không xa, bọn họ đuổi theo một cái đầu người đã hư thối, ngươi đá một cái, ta đá một cái, vui vẻ cười toe toét.

Thấy con mồi lập tức ôm lấy đầu người, tò mò chạy tới vây xem:

"Cha Tiểu Nghịch, đây đều là các ngươi giết được sao? Thật là lợi hại"

"Vì sao không có loại gà thật xinh đẹp kia? Ta muốn quả cầu mới...

"Ngươi biết cái gì, đây là lợn rừng! Lợn rừng này trông rất hung dữ!"

"Chờ lớn lên, ta cũng muốn lên núi đi săn!"

"Cha Tiểu Nghịch, Tiểu Nghịch làm gì sao không ra chơi cùng chúng ta?"

A Dũng vừa cười vừa nói: "Hắn là người thích yên tĩnh... Chờ chút nữa ép mỡ heo, cho các ngươi cầm bã dầu ăn."

"Tốt"

Bọn nhỏ vui vẻ, lập tức quên việc Tiểu Nghịch không chơi với bọn họ, cãi nhau ầm ĩ chạy đi.

Ba người mang theo con mồi tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau, đi ngang qua tường vây lấp kín cao cố nửa người, trong tường là đình viện rộng lớn, lúc này có một lão tẩu ngồi trước nồi, không ngừng thêm củi vào đáy nồi.

Trong mùi thơm ngát khi cành tùng thiêu đốt, cái nồi lớn không đậy nắp nóng hôi hổi.

Chương 2407: Bạch Thảo trấn

Thấy ba người đi ngang qua, lão tẩu ngẩng đầu nói: "Hậu sinh, lần này các ngươi lên núi, có thấy dược thảo mà lão đầu tử cần không?"

A Ngưu nói xin lỗi: "Xin lỗi Căn thúc, chúng ta đã tìm nhưng không tìm được."

Lão tẩu kia nheo mắt lại nhìn bọn họ: "Ngươi nói cái gì? Tìm được? Còn không ít?"

A Ngưu vội vàng cao giọng nói: "Căn thúc, chúng ta không tìm được!"

Lão tẩu lập tức tỏ ra vui mừng: "Tốt tốt tốt! Tìm thấy thì tốt!"

Hắn ta vừa nói vừa tùy tiện xoa tay vào vạt áo, muốn đi tới: "Dược thảo đâu? Nhanh chóng đưa cho lão đầu tử, hậu sinh các ngươi tuổi trẻ chắc chắn không biết xử lý..."

Thấy thế, A Mộc la lớn: "Căn thúc, không có! Chúng ta không tìm được dược thảo!"

Lúc này, lão tẩu mới nghe rõ ràng, không khỏi cúi đầu thở dài, theo động tác này một con mắt của hắn ta rơi vào trong nồi canh, hắn ta lại không hề hay biết, tiếp tục nói: "Không tìm được... Ôi, được rồi, không sao, vật kia vốn khó tìm... Các ngươi tiện thể nhìn xem là được, thật sự không được, lão đầu tử sẽ đi vào trong thành mua..."

Nói hai câu, ba người cũng rời đi.

Lại đi một đoạn đường, thấy một tiểu đồng ngồi trên bậc thang ở cửa nhà mình, hai tay chống cằm, chống vào đầu gối, vẻ mặt tức giận.

A Mộc không nhịn được hỏi: "Tiểu An, sao ngươi ở đây một mình?"

Hài tử Tiểu An kia tức giận nói: "Nương dẫn đám a tỷ đi nhảy dây, không đưa ta theo!"

Nghe vậy, ba người nhìn vào trong cánh cửa sau lưng hắn ta, trong viện có một gốc đại thụ cành lá rậm rạp, bên trên treo gọn gàng năm bóng dáng, người ở giữa là một phụ nhân trung niên, hai bên đều có hai tên thiếu nữ trẻ trung cảnh xuân tươi đẹp, nhìn tuổi tác chênh lệch không lớn, lúc này vải trắng quấn cổ, hoàn toàn không có hơi thở, lại là năm nữ tử treo cổ.

Nhìn tình cảnh này, ba người không hề phát hiện điều khác thường, chỉ cười an ủi Tiểu An: "A tỷ lớn rồi, sau này không có nhiều cơ hội để chơi đùa."

"Ngươi lớn hơn chút nữa, nương ngươi sẽ dẫn ngươi đi chơi."

Tiểu An nghe vậy, khẽ gật đầu: "Được, vậy ta không giận các nàng nữa."

Tiện tay xoa đầu hắn ta một cái, ba người dẫn con mồi rời đi.

Từ đường đi rẽ vào ngõ nhỏ, đi qua hai nhà là nhà A Dũng.

Ba người đứng ở cổng, chẳng mấy chốc đã bàn bạc ổn thỏa, A Mộc và A Ngưu kiên quyết chỉ mang con hoẵng và hươu bào về, để lại con hươu và lợn rừng đã chết cho A Dũng: "Hài tử quan trọng, sau này chúng ta có dòng dõi, chắc chắn phải cần ngươi nâng đỡ."

Nhìn đồng bạn đi xa, A Dũng bùi ngùi kéo hai con mồi mở cửa lớn ra.

Trong phòng, phụ nhân đang bận rộn dưới lò nghe được tiếng động, vừa lau tay vào tạp dề vừa đi tới, thấy hươu và lợn rừng không nhịn được vui mừng: "Lần này săn được nhiều vậy?"

Trên mặt A Dũng không có vẻ vui mừng, ném con môi ở trong sân, trở tay đóng cửa, lúc này mới thở dài: "Trên núi càng ngày càng ít con mồi."

"Chi phí tiếp theo có thể bớt thì bớt"

"Những cái này đều là hai vị huynh đệ nhường ta, nói là cho Tiểu Nghịch sau này vào học..."

Phụ nhân gật đầu nói: "Đa tạ bọn họ, chúng ta xa thành, cứ để thịt thế này e rằng sẽ bị hỏng, đợi chút nữa ta lấy bó củi đến làm thành thịt muối, có thể đặt lâu hơn"

Nói xong, nàng liền đưa tay tiếp nhận con mồi từ tay trượng phu, nhưng hươu và heo đều rất nặng, phụ nhân không đỡ được suýt nữa té ngã trên đất.

A Dũng thấy thế, vừa cười vừa nói: "Để ta làm."

"Ngươi đi làm cơm."

Cách đó không xa, Tiểu Nghịch dáng vẻ hài tử đang ngồi trên tảng đá rửa sạch sẽ, sắc mặt hắn ta hờ hững, yên tĩnh nhìn tình cảnh này, cơ bắp hai gò má nhúc nhích, thỉnh thoảng trong miệng truyền đến tiếng "răng rắc", lại đang nhai nuốt món ăn vặt gì đó.

Bọt máu hỗn hợp cặn xương chảy ra từ khóe miệng của hắn ta.

Trong tay hắn ta còn cầm một nửa ngón tay, máu tươi thấm ướt vạt áo trước của hắn ta, mùi máu tanh tản ra đầy đình.

Đột nhiên, dường như hài tử đã nhận ra điều gì đó, chậm rãi quay đầu nhìn về phía lối vào Bạch Thảo trấn, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười gẵn.

Cùng lúc đó, một chiếc pháp chu điêu khắc đồ án bách thú chậm rãi hạ xuống trên sườn núi ngoài trấn.

Yêu tộc và tán tu trên pháp chu lần lượt đi xuống, nhìn quanh.

Chỉ thấy bốn phía cành lá đông đúc, xuyên qua bụi cây cao thấp không đều có thể trông thấy dưới chân núi cách đó không xa có một tòa tiểu trấn thấp thoáng giữa cây xanh nước chảy.

Lúc này, một luồng khói bếp lượn lờ dâng lên, mơ hồ truyền đến tiếng chó sủa gà gáy, xen lẫn tiếng ồn ào khi phụ mẫu răn dạy hài đồng tinh nghịch, mùi hương khói lửa thuộc về phàm trần đập vào mặt.

Toà tiểu trấn này đúng là mục đích chuyến đi này của bọn họ, Bạch Thảo trấn.

Lúc này, một tán tu mặt đen râu ngắn, mặc áo bào màu đỏ thẫm mở miệng hỏi: "Chư vị tiền bối, nơi đây cách trấn còn chút khoảng cách, vì sao pháp chu không bay thẳng vào?"

Yêu tộc họ Cảnh xuất thân Hải tộc kia lập tức nói: "Triều ta là danh môn chính phái, triều đình có luật lệ không được quấy nhiễu sinh linh phàm tục."

"Bạch Thảo trấn này ở chỗ vắng vẻ, nghĩ đến lê dân không có gì kiến thức."

"Nếu pháp chu bay thẳng vào, dọa phàm nhân già yếu tàn tật, người nào chịu?"

Lúc này tán tu áo bào đỏ thẫm kia không còn dám nhiều lời.

Chương 2408: Quỷ kiệu

Yêu tu họ Cảnh tiếp tục nói: "Chúng ta đều là yêu tộc, hình dáng tướng mạo khác với nhân tộc."

"Tùy tiện vào trấn chắc chắn sẽ làm những người phàm tục kia hoảng sợ chạy trốn"

"Vì vậy, hiện tại các ngươi lập tức lên đường, tiến vào Bạch Thảo trấn thăm dò"

"Dù phát hiện cái gì, lập tức truyền âm nói cho chúng ta"

Nói xong, nó tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một viên thủy cầu.

Thủy cầu xanh thắm, bên trong như có vô số phù vật nhỏ bé bơi lội.

Yêu tu họ Cảnh buông tay ra, thủy cầu lập tức trôi về phía rất nhiều tán tu, nó tiếp tục nói: "Trong này là một phần mười thù lao.

"Điều tra ra manh mối hữu dụng, chúng ta sẽ giao phần còn lại."

"Lưu Lam hoàng triều rất uy tín, các ngươi không cần nghi ngờ!"

Thấy toàn bộ yêu tộc dừng bước bên ngoài trấn, không có ý định tới gần Bạch Thảo trấn, vừa nãy rất nhiều tán tu còn cảm thấy chuyến này có vấn đề, trong lòng lập tức thấy do dự.

Nhưng thấy linh thạch, đồ phá cảnh, đan phương các loại chứa đựng trong thủy cầu, đây đều là tư lương tu hành mà ngày thường bọn họ tha thiết ước mơ lại căn bản không có con đường lấy được, hô hấp của tất cả tán tu đều dồn dập hơn mấy phần, lại nghe "Lưu Lam hoàng triều" đảm bảo, chút dao động vừa xuất hiện lập tức kiên định lại, đáp: "Vâng!"

Thế là, bọn họ nhao nhao lấy một phần của mình, sau khi thu hồi lập tức lên đường, tự thi triển độn pháp phi độn vào Bạch Thảo trấn.

Không lâu sau, trên sườn núi chỉ còn lại một đám yêu tộc.

Nhìn bóng dáng đám tán tu nhanh chóng đi xa, chẳng mấy chốc hóa thành từng điểm đen, những điểm đen này đều tập trung ở Bạch Thảo trấn, chợt biến mất trong cây cối căn phòng ở tiểu trấn, tất cả yêu tộc đều hài lòng gật đầu.

Nếu Bạch Thảo trấn này thật sự có nguy hiểm gì, bọn họ lập tức bỏ trốn!

Hoàng triều tự có luật pháp, Hoàng đế tự mình hạ khẩu dụ, mặc dù nhiệm vụ thất bại chắc chắn sẽ nhận trừng phạt, nhưng chỉ cần có đủ lý do chứng minh bọn họ không có cách nào, nhiều nhất là vào ngục.

Hậu quả nghiêm trọng hơn chút, cũng chỉ là lưu vong đi làm khổ địch.

Nhưng những nguy cơ này sẽ không nói lý lẽ với chúng nó, nếu thấy tình huống không đúng không nhanh trốn đi, sẽ mất đi tính mạng!

Nghĩ tới đây, tâm trạng bọn chúng đều bình tĩnh lại, kêu gọi nhau, quyết định tiếp tục tổ chức yến hội trên pháp chu, hưởng thụ rượu ngon món ngon, ca múa mừng cảnh thái bình.

Nhưng vừa mang bàn tiệc lên, trên trời cao xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang tới như điện.

Đám yêu tộc không khỏi khẽ giật mình, lập tức cảm ứng được khí tức đến từ Chung Quy thị!

Bọn chúng quá sợ hãi, liên tục không ngừng thi triển thuật pháp, trong nháy mắt phá hủy yến hội tỉnh mỹ trước mặt, lại cuốn lên một cơn gió lớn làm cặn bã bay hết đi nơi xa, mùi hương tan thành mây khói.

Chợt nhanh chóng chỉnh lý y quan, khoanh tay chờ đợi.

Trong nháy mắt, một chiếc phi toa hạ xuống bên cạnh pháp chu, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang cùng nhau đi ra.

Chung Quỳ Kính Y tiện tay thu hồi phi toa, nhìn về phía rất nhiều yêu tộc trước mặt.

Đám yêu tộc lập tức khom mình hành lễ, cẩn thận ân cần thăm hỏi: "Bái kiến Tứ công chúa điện hạ!"

Chung Quỳ Kính Y khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Vì sao không tiến vào Bạch Thảo trấn?"

Sắc mặt đám yêu tộc cứng đờ, sau khi im lặng một hồi lâu, yêu tộc trang phục vô cùng hoa mỹ kia mới khẽ nói: "Chúng ta cũng vừa chạy tới... Lập tức đi vào!"

Nghe vậy, Chung Quỳ Kính Y cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói:

"Vậy đi vào chung đi"

Nói xong, nàng dẫn đầu đi vào Bạch Thảo trấn, Kiều Từ Quang không do dự chút nào đuổi theo.

Trên sườn núi, một đám yêu tộc tê cả da đầu, muốn kéo dài nhưng Chung Quỳ Kính Y là Tứ công chúa hoàng triều, địa vị tôn quý, thực lực cũng là nhân tài kiệt xuất trong số tu sĩ cùng thế hệ, hiện tại đã mở miệng sẽ không cho phép bọn chúng cự tuyệt!

Thế là, yêu tộc cầm đầu thu hồi pháp chu, sắc mặt vô cùng khó coi cùng rất nhiều đồng bạn đi theo sau.

Xoạt xoạt xoạt...

Cỏ mọc rậm rạp, bụi cây bị san bằng, cưỡng ép mở ra một con đường, một nhóm kẻ ngoại lai đông đúc đi xuống dốc núi, xuyên qua đồng ruộng, tiến vào Bạch Thảo trấn.

Chẳng mấy chốc, vùng bỏ hoang quay về vẻ hoang vắng không người, chỉ có mùi hương trong trẻo khi cỏ cây bị giẫm đạp đứt gãy tản vào gió.

Sau một lát, bỗng nhiên vạn vật yên tĩnh, chim bay thú đi, rắn rết chui vào đất, toàn bộ sinh linh đều tránh không kịp.

Sương tuyết màu xám đen như núi lửa hoành hành ngang ngược nhanh chóng lan tràn.

Âm khí lạnh thấu xương quanh quẩn, một cỗ quỷ kiệu hoa mỹ tinh tế tám người khiêng nhẹ nhàng phi độn tới.

Gió núi nhấc lên màn kiệu, chỉ thấy bên trong bày biện xa xỉ, lại trống rỗng.

Nhưng ngay sau đó tất cả oán hận, ác niệm, nguyền rủa của phương thiên địa này... Như khí đen cuồn cuộn đến từ bốn phương tám hướng, nhao nhao hội tụ vào trong kiệu.

Trong nháy mắt, trong huyết kiệu xuất hiện sương mù tối đen như mực.

Sương đen càng lúc càng nồng nặc, cũng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ trong kiệu.

Lúc này, trung tâm sương đen truyền đến tiếng tim đập chậm rãi.

Thịch... Thịch... Thịch...

Nặng nề, lạnh băng, có tiết tấu... Chẳng mấy chốc, tiếng nhảy lên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút!

Chương 2409: Quỷ kiệu (2)

Toàn bộ phương thiên địa này như cũng chuyển động theo, vô số sâu bọ không chịu nổi rung động này, mảng lớn bỏ mình ngay tại chỗ.

Chim thú khoảng cách không đủ xa xôi, cũng trái tìm vỡ tan mà chết.

Khí tức sợ hãi lúc sinh linh tử vong cũng bị cuốn vào trong quỷ kiệu Bỗng nhiên, nhịp tim đạt đến một đỉnh điểm, ngay cả lá rụng xung quanh đều ngưng trệ giữa không trung, tất cả sương đen trong quỷ kiệu cùng nhau nhảy lên, chớp mắt hóa thành một bóng đen như người.

Bóng đen này có hình dáng nhân tộc nhưng trên mặt không có ngũ quan, không phân biệt thư hùng, toàn thân trải rộng chữ bằng máu lít nha lít nhít.

Nhìn kỹ mỗi một chữ bằng máu, lại được tạo thành ta từng khuôn mặt vô cùng oán độc.

Những gương mặt này nhếch miệng lên, liên tục cười lạnh, không ngừng phát ra nguyền rủa cực kỳ ác độc, ngàn vạn nguyền rủa xen lẫn như lưới, quanh quẩn xung quanh thể xác bóng đen.

Chính là Chú Quỷ!

Sau khi Chú Quỷ mới xuất hiện, khuôn mặt lập tức biến ảo một trận, hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp truyền ra trong từ kiệu:

"Đi vào."

Quỷ vật nhấc kiệu lập tức nhận mệnh.

Quỷ kiệu tiếp tục lơ lửng đi tới, chẳng mấy chốc đã tiến vào Bạch Thảo trấn...

Bạch Thảo trấn.

Cửa vào.

Bên đường dựng thẳng một khối bia đá dãi dầu sương gió, bên trên viết ba chữ to "Bạch Thảo trấn".

Bởi vì thời gian xa xưa, chữ viết đã sớm phai màu, trên tấm bia mọc rêu xanh, phía trên còn đặt mấy vại dưa muối, hình như đang hong khô.

Trong mấy căn nhà gần bia đá, nóc nhà đã bay ra khói bếp.

Trong trấn đang truyền ra tiếng kêu la sắc nhọn lúc hài đồng vui đùa ầm 1, theo tiếng gà gáy chó sủa, hương thơm cơm canh tỏa ra đây đường.

Lúc đám tán tu đến gần Bạch Thảo trấn, đều ngầm hiểu lẫn nhau thi triển thủ đoạn ẩn nấp.

Lúc này, mọi người dừng chân bên cạnh bia đá, tu sĩ áo bào đồ thẫm cầm đầu khẽ nhíu mày, cẩn thận đánh giá tiểu trấn trước mặt.

Bên cạnh hắn ta có một lão giả áo bào xanh, một nữ tu hồng y cùng một cặp thiếu niên mặt trắng trông như song sinh.

Mặc dù lúc này năm người không bàn bạc, lại đều rất ăn ý dừng bước không tiến.

Lưu Lam hoàng triều thật sự là thế lực chính đạo, sẽ không làm việc mưu hại tán tu.

Nhưng lần này người tiếp xúc với bọn họ, lại chỉ là yêu tộc Lưu Lam hoàng triều... Nếu là mấy vị đại yêu kia, hoặc là mấy vị dòng dõi tộc đàn đại yêu kia, cũng đủ để tin tưởng.

Nhưng bây giờ những yêu tộc này so sánh với mấy vị yêu tu đại tộc kia, xuất thân đều thấp hơn một cấp độ, thậm chí có một bộ phận xuất thân từ tiểu tộc căn bản không có danh tiếng gì.

Lần này ra tay hào phóng như thế, chỉ sợ nhiệm vụ này không đơn giản như chúng nó nói!

Nhìn nhau, tu sĩ áo bào đỏ thẫm kia lập tức nói: "Nhiệm vụ lần này là tìm Thái tử điện hạ."

"Từ giờ trở đi, lục soát từng tấc, có thể kết thúc tìm kiếm trước khi trời tối."

Nghe vậy, thiếu niên bên trái trong cặp song sinh kia nói: "Cần gì rắc rối như thế"

"Chúng ta trực tiếp đi đến trung tâm Bạch Thảo trấn, triển khai thần niệm quét qua có thể xác định tình hình cụ thể trong trấn này, không đơn giản hơn sao?"

Tu sĩ áo bào đỏ thẫm lập tức cười lạnh một tiếng: "Không biết tự lượng sức mình!"

"Ngươi tu vi gì? Thái tử điện hạ lại là tu vi gì?"

"Dù thần niệm của ngươi thật sự đảo qua trên người Thái tử điện hạ, sao ngươi có thể phát hiện được Thái tử?"

Thiếu niên kia lập tức không dám nói lời nào, huynh đệ sinh đôi của hắn ta cũng lặng lẽ giật vạt áo hắn ta, ra hiệu hắn ta đừng tiếp tục đối đầu.

Mặc dù bọn họ cũng là Kết Đan, nhưng vị tu sĩ áo bào đỏ thẫm Tưởng Phong Vật trước mặt là Kết Đan đỉnh phong!

Vừa rồi cũng là người duy nhất trong số tán tu dám lên tiếng vặn hỏi những yêu tộc kia.

Hắn ta đã tu luyện hơn bốn trăm năm, thọ nguyên còn lại đã không nhiều, lại là nhân vật cùng một thời đại với mấy vị Tông Chủ chín tông!

Làm tán tu có thể sống đến bây giờ, có lẽ thực lực của Tưởng Phong Vật này không mạnh hơn huynh đệ bọn họ bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm tu hành, thăm dò, làm nhiệm vụ của đối phương lại vô cùng già dặn!

Lần này đám người bọn họ dám nhận nhiệm vụ này, ngoại trừ linh thạch động lòng người, còn có một nguyên nhân rất lớn là có Tưởng Phong Vật dẫn đầu!

Thấy cặp song sinh này không lên tiếng nữa, Tưởng Phong Vật cũng không nói nhảm, lúc này nói: "Bạch Thảo trấn là tiểu trấn phàm nhân."

"Cho đến tận nay, chúng ta không phát hiện vấn đề gì."

"Nhưng chỗ nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận"

"Tiếp theo, cứ điều tra như vậy đi'"

"Tất cả mọi người cùng hành động"

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không được đơn độc rời đội!"

"Một khi gặp phải nguy hiểm... Trực tiếp trốn!"

Trong mắt hắn ta lấp lóe vẻ lạnh lẽo: "Những yêu tộc Lưu Lam hoàng triều bên ngoài trấn có tu vi cao hơn chúng ta, trong tay cũng có nhiều đồ tốt hơn chúng ta."

"Để những yêu tộc kia đi đối phó nguy hiểm là được!"

Các tán tu khác nghe vậy, nhao nhao đáp: "Tốt!"

"Đều nghe Tưởng tiền bối!"

"Tiền bối nói thế nào, chúng ta làm thế đó!"

Thế là, một đám tán tu cũng không giải trừ thủ đoạn ẩn nấp, dưới sự dẫn đầu của Tưởng Phong Vật trực tiếp đi vào trong tiểu trấn.

Chương 2410: Nấu canh, đu dây

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ, chỉ vang lên trong đám người, dân trấn hai bên đường phố không phát hiện, vẫn tiếp tục trò chuyện việc nhà.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa.

Đầu trấn quay về yên tĩnh, chỉ nghe chim hót chiêm chiếp, tiếng trùng xột xoạt.

Cũng không lâu lắm, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang dẫn theo một đám yêu tộc đến đây.

Cũng như những tán tu kia, bọn họ cũng dừng bước trước tấm bia đá "Bạch Thảo trấn".

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đồng thời triển khai thần niệm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Bạch Thảo trấn.

Chẳng mấy chốc, Chung Quỳ Kính Y cau hàng lông mày kẻ đen, không phát hiện khí tức của Đại hoàng huynh!

Hơn nữa, toàn bộ Bạch Thảo trấn này đều là sinh linh phàm tục!

Lúc này, từng nhà đều thu xếp đủ loại sinh kế nông gia, hài đồng tuổi tác còn nhỏ có thể chơi đùa, hài tử choai choai đều giúp đỡ trưởng bối, đôi bên phối hợp mật thiết, không hề xa lạ chút nào.

Nhìn qua, chắc trong một đoạn thời gian rất dài cũng không có kẻ ngoại lai gì.

Cùng lúc đó, trong lòng yêu tộc đứng sau lưng hai nữ tu đều vô cùng gấp gáp, từng người cố tự bình tĩnh...

Lần này bọn họ thuê tán tu tới, vừa tiến vào Bạch Thảo trấn không bao lâu, một khi bị Chung Quỳ Kính Y phát hiện...

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Chung Quỳ Kính Y ngắn gọn nói: "Các ngươi ẩn nấp tốt khí tức, tránh làm phiền phàm nhân, sau khi chuẩn bị xong, theo bản cung cùng vào trấn"

Đám yêu tộc thầm thở phào, vội vàng đáp: "Vâng!"

Nói xong, nhao nhao thi triển yêu thuật thu liễm khí tức quanh người, như là tổ tông tránh né thiên địch, như mai danh ẩn tích từ phương thiên địa này.

Thấy thế, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức cất bước đi vào trong trấn.

Rất nhiều yêu tộc vội vàng đuổi theo.

Bọn họ vừa vượt qua bia đá "Bạch Thảo trấn", chợt thấy quanh người lạnh lẽo.

Chỉ có điều, loại cảm giác khác thường này tới nhanh đi cũng nhanh, làm bọn họ cảm thấy đây là tình huống bình thường sắp đêm xuống, gió núi lạnh thấu xương.

Lấy lại bình tĩnh, đám yêu tộc đuổi theo bước chân Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang.

Đường đi lát đá xanh chạy thẳng qua cả tòa tiểu trấn, bởi vì năm tháng xa xưa, vật liệu đá tàn tạ khắp nơi, trong khe hở đây dấu vết sửa chữa và rêu xanh.

Phòng ốc hai bên chiều cao không đồng nhất, phần lớn là nhà tranh, nóc nhà mọc lên một ít cỏ dại, một số nhà ngói nhỏ rộng rãi hơn chút, dường như đây là nơi hoang vắng nên ngoài phòng đều có tường viện vây quanh, che đậy tầm mắt.

Lúc này, từng nhà đang đến giờ cơm, bên ngoài không có người nào, trong từng bức tường không ngừng bay ra đủ loại mùi hương đồ ăn, xen lẫn tiếng chó sủa kịch liệt.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân quanh quẩn trên nền đá, một nhóm Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang vừa dò xét vừa đi đến phía trước.

"Hì hì ha ha..."

Bỗng nhiên, trong ngõ nhỏ trên đường phố truyền ra một tràng tiếng vui cười trong trẻo, chợt thấy mấy hài đồng lao ra.

Bọn họ đuổi theo một cái cúc cầu cổ xưa, nhảy nhót đùa giỡn, dường như căn bản không phát hiện người lạ đến đây, đá cúc cầu, cười toe toét một lát, nhanh chóng đi xa.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang nhìn tình cảnh này không phát hiện điều khác thường, liền tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau, bọn họ đột nhiên ngửi được một mùi thịt cực kỳ nồng nặc, không nhịn được đi nhanh mấy bước, chỉ thấy cách đó không xa là tường thấp lấp kín, cách tường viện cao cỡ nửa người có thể thấy bên trong có một lão tẩu đang ngồi cạnh một cái nồi trong sân, đun một nồi nước.

Ùng ục ùng ục...

Canh đã sôi trào, lão tẩu khom người dùng một cái muôi lớn khuấy nhẹ, theo động tác của hắn ta, mùi thịt xen lẫn hơi nóng tràn ra bốn phía, mùi thơm này vô cùng hấp dẫn như thứ nấu trong nồi là món ngon.

Một đám yêu tộc xưa nay tửu trì nhục lâm đã quen, lại nhấm nháp đủ loại trân tu món ngon, tất cả đều không nhịn được nuốt nước bọt.

Hình như lão tẩu hơi mệt mỏi, ngồi dậy, trở tay đấm eo.

Lúc này, một đám người Chung Quỳ Kính Y mới phát hiện đối phương chỉ có một con mắt, một hốc mắt trong đó trống rỗng, đen nhánh không có con mắt.

Thấy lão tẩu cũng không gì khác thường, Chung Quỷ Kính Y dẫn đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, đi một lúc, một gia đình ven đường mở rộng cửa sân, ánh mắt bọn họ tùy ý nhìn vào, chỉ thấy trong sân có một gốc đại thụ cành lá rậm rạp, trên cây treo năm cái đu dây, một phụ nhân dẫn theo bốn thiếu nữ thanh xuân tuổi trẻ đang cười nói đánh đu tìm niềm vui.

Năm tên nữ quyến này vẻ ngoài tương tự, nhìn qua có thể biết ngay là có huyết thống, bọn họ giống lão tẩu kia, như không thấy đám người Chung Quy Kính Y.

Chung Quỳ Kính Y tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc nàng đi vào một con ngõ nhỏ, Kiều Từ Quang cùng rất nhiều yêu tộc theo sát phía sau.

Sau khi đi vào ngõ nhỏ, không tới mấy bước đã thấy trong sân của một gia đình treo lợn rừng trên kệ cao cao, máu me đầm đìa như mới giết, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Đầu lợn rừng bị treo trên một cây cột chờ hong khô, nó cụp mắt nhìn về phía một đâm người Chung Quỳ Kính Y, trong đó đã không còn thần thái, chỉ có hai hàng huyết lệ vẫn chậm rãi trượt xuống.

"Phanh... Phanh... Ẩm!"

Chương 2411: Giao người!

Trong viện còn không ngừng truyền đến tiếng búa bén rơi xuống, dường như còn đang cắt cái gì cỡ lớn con mồi.

Loại trấn nhỏ dựa vào núi này, dân trấn lên núi kiếm ăn, đi săn một vài con mồi cỡ lớn là việc cực kỳ bình thường.

Đám người Chung Quỳ Kính Y hoàn toàn không để ý, trực tiếp đi tới.

Sau bảy rẽ tám vòng ở trong ngõ hẻm, bọn họ đi đến cổng một gia đình.

Gia đình này hợp quy tắc hơn những gia đình khác trên trấn một chút.

Trong viện rộng rãi là năm gian nhà ngói lớn xếp thành một dãy.

Bên cạnh còn có hai gian nhà tranh, dường như dùng để đặt tạp vật đủ loại.

Lúc này, cửa viện đóng kín, bên trong tỏa ra mùi thơm đồ ăn, mùi thức ăn mặn hoàn toàn khác với mùi hương trên quãng đường vừa nãy.

Chung Quỳ Kính Y dừng chân ở cửa ra vào, căn cứ vào thần niệm dò xét, nơi đây là nhà trưởng trấn Bạch Thảo trấn.

Mặc dù một lát trước thần niệm không phát hiện tung tích Đại hoàng huynh, nhưng tin tức Thiền Lâu không sai, chắc chắn Bạch Thảo trấn này từng xảy ra việc liên quan đến Đại hoàng huynh.

Như nơi hoang vắng này, dân trấn thường nhát gan ngây thơ, quyền lực trưởng trấn càng lớn hơn ngoại giới, nếu là Bạch Thảo trấn có người và việc khác thường gì, chắc chắn trưởng trấn rõ ràng nhất!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y tiến lên gõ cửa sân.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ hơi có vẻ nặng nề vang vọng dưới hoàng hôn trong rừng núi hoang sơ.

Chẳng mấy chốc, bên trong vang lên một tràng tiếng bước chân đồn dập.

Két két!

Cửa sân bị kéo ra từ bên trong, một khuôn mặt đầy nếp nhăn, tang thương mỏi mệt lộ ra sau cửa.

Bạch Thảo trấn.

Đầu trấn.

Tám tên quỷ vật nâng quỷ kiệu hoa lệ, bồng bềnh thấm thoát vượt qua bia đá điêu khắc tên trấn, nghênh ngang tiến vào trong trấn.

Trong quỷ kiệu, Chú Quỷ biến thành dáng vẻ Bùi Lăng khí thế to lớn ngồi đó, khí tức không kiêng nể gì tản ra, không hề có ý che giấu.

Âm khí cuồn cuộn lan tràn theo những nơi quỷ kiệu đi qua.

Hiện tại Bùi Lăng giáng lâm nơi đây, cũng không phải bản thể.

Sau khi trở thành vị "Vương" thứ ba của U Tố mộ, hắn có thể cách không dùng oán hận, ác niệm, nguyền rủa... Của sinh linh luyện chế thành Chú Quỷ mới!

Sau đó lại giáng lâm một sợi thần thức của mình vào trong cơ thể Chú Quỷ này, có thể ở trong U Tố mộ, điều khiển tôn Chú Quỷ này từ một khoảng cách xa, làm tất cả những việc mà hắn phải làm!

"Đi đường tốn thời gian mười ngày..."

"Trong mười ngày này, chưa từng nghe bất kỳ tin đồn gì liên quan đến tiên nhân hạ giới."

"Nhưng chưa từng nghe nói, không có nghĩa là không có."

"Tuyệt đối không thể dùng tiên thuật làm trái thiên cương nữa"

"Ùm?"

"Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang... Bọn họ cũng ở đây..."

Đang nghĩ ngợi, trong ngõ nhỏ trên đường đi có một đám hài đồng hi hi ha ha chạy ra, truy đuổi nhau, đá một đầu người hư thối.

Những hài đồng này từng người thể xác hư thối, rất nhiều nơi huyết nhục đã hòa tan, từng giờ từng phút rơi xuống, trên cổ bọn họ trống rỗng, đều không có đầu.

Tiếng hài đồng trong trẻo êm tai lại phát ra từ trong miệng đầu người bị đá đến đá đi kia.

Bùi Lăng tùy ý liếc qua, chưa từng để ý tới.

Quỷ vật nhấc kiệu không nhận được phân phó, lại tiếp tục nhấc quỷ kiệu đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc, một mùi máu tanh vô cùng dày đặc truyền đến, quỷ kiệu đi ngang qua tường thấp, lão đầu trong tường còn đang hầm canh.

Trong mắt Bùi Lăng, cái gọi là lão đầu kia chỉ là bộ khô lâu, trên dưới cả người không có một chút huyết nhục, ngược lại trong nồi nước không ngừng bị khuấy ở trước mặt hắn ta đều là huyết nhục đỏ trắng đan xen...

Con mắt, cái mũi, miệng, đầu lưỡi, lỗ tai... Chìm nổi trong đó.

Nồi canh của khô lâu này là một thần huyết nhục của hắn ta!

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, quỷ kiệu cuốn một cái như gió.

Không lâu sau, quỷ kiệu đi qua cửa lớn rộng mỡ.

Âm khí cuồn cuộn đẩy cửa ra vào đang mở ra càng mở lớn hơn.

Trong viện lá rụng đầy đình, bụi bặm nặng nề như lâu không có người ở, trên góc đông nam đứng sừng sững một gốc đại thụ đã sớm chết héo, thân cành từng cục, giương nanh múa vuốt như yêu quỷ.

Trên đó rủ xuống năm dải lụa trắng, treo năm nữ tử.

Thể xác những nữ tử này đã hoàn toàn hư thối.

Ruồi muỗi liệng tập, vù vù như nước thủy triều.

Từng con giòi bọ bò qua bò lại trên người các nàng, trên mặt đất thẩm thấu một tầng không biết là dầu trơn hay vết máu, hiện ra màu nâu đen hấp dẫn rất nhiều sâu bọ cắn nuốt không đi.

Phanh... Rầm... Phanh...

Trong cơn gió lạnh gào thét, xác nữ lay động như đồng hồ quả lắc, va đập vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, khối thịt, nội tạng hư thối trên đó rơi càng nhanh hơn.

Quỷ kiệu thờ ơ, tiếp tục đi tới.

Sau khi đi một đoạn đường nhẹ nhàng, trong đầu tám tên kiệu phu quỷ vật lập tức nhận được mệnh lệnh, đột nhiên chuyển hướng vào một con ngõ nhỏ.

Chợt, quỷ kiệu đi đến trước cổng một gia đình.

Gia đình này cửa viện đóng kín, trong viện dựng thẳng kệ cao, phía trên treo một cái đầu người huyết lệ ào ạt, hắn ta búi tóc chỉnh tề, khuôn mặt gầy gò, bên cạnh còn có giá đố phơi hai thi thể vừa mở ngực mổ bụng.

Trên thi thể kia còn có áo bào, pháp y còn sót lại khí tức phù văn cấm chế yếu ớt lóe lên, dường như còn muốn tiếp tục trách nhiệm phòng ngự, chỉ có điều hầu hết đường vân đã bị lưỡi dao xé ra, không thể ngưng tụ sức mạnh.

Chương 2412: Trưởng trấn

Ánh mắt Bùi Lăng xuyên qua màn kiệu, nhìn về phía bào phục tàn tạ, vạt áo tay áo đều có đồ án Thiền Lâu chìm.

Nhìn cách xử lý thi thể của chủ nhân sân nhỏ này, dường như dự định chế tác nó thành thịt muối.

"Phanh, phanh, phanh phanh phanh..."

Mùi máu tanh tươi mới tiêu tán mà ra, tiếng vang búa bén cắt chém cốt nhục vẫn còn tiếp tục.

Lúc này, quỷ kiệu lơ lửng dừng lại.

Trong kiệu truyền ra một giọng nói bình tĩnh: "Không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào?"

Bốn phía lập tức rơi vào tĩnh mịch, dường như tất cả mọi thứ trong Bạch Thảo trấn đều bị ngưng trệ thành bức tranh, mọi âm thanh chôn vùi.

Một lát sau, một giọng nói âm u lạnh lẽo rất quen thuộc truyền vào trong kiệu: "Tôn hiệu của bổn vương là Nghịch"

"Nghịch"...

Bùi Lăng khẽ gật đầu, một đầu pháp tắc của hắn là "Nghịch"!

Đối phương là vị kia ở tạo hóa chi địa!

Lúc trước hắn đến cánh cửa thứ hai trong tạo hóa chi địa do truyền thừa "Chú" lưu lại, từng cùng "Úc", Băng Thanh tranh đoạt vị trí "Vương", mà vị "Nghịch" này là "Vương" chân chính trong cánh cửa thứ hai!

Lúc đó tiến vào cánh cửa thứ hai, trên điều kiện mà mộ bia đưa ra có cạm bẫy, đến mức ba phe tranh đấu hơn nửa năm mới thật sự đối đầu với vị được gọi là Hoàng đế phàm tục này.

Sau một trận đại chiến, mặc dù Bùi Lăng đạt được đầu pháp tắc "Nghịch" này, nhưng cũng khiến "Nghịch" chân chính mượn cơ hội chạy ra khỏi cánh cửa thứ hai, thoát khỏi trấn áp giam cầm của "Chứ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tình hình Bạch Thảo trấn bây giờ, có phải do tiền bối tạo ra không?"

Sau tường viện, trong một gian phòng hướng nam, nam đồng tuổi nhỏ ngồi xếp bằng trên giường gỗ, màn lụa màu trắng rủ xuống khiến toàn bộ biến mất trong bóng tối, chỉ có một đôi tròng mắt yếu ớt sáng tỏ.

Nghe "Ma" truy vấn, trong mắt "Nghịch" bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ta dửng dưng nói:

"Ngươi muốn giết bổn vương?"

Bùi Lăng từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Giao Chung Quỳ Việt Cức, Phó Huyền Tự còn có Ninh Vô Dạ ra"

"Nghịch" ngắn gọn nói: "Tự tới lấy!"

Nhà trưởng trấn.

Hoàng hôn vừa buông, cánh cửa thô sơ nhà nông gia mở ra một khe hở, khuôn mặt mỏi mệt mang theo sự đề phòng và nghi ngờ rõ ràng nhìn đám người Chung Quỳ Kính Y.

Chung Quỳ Kính Y dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chúng ta là người Lưu Lam hoàng triều, dọc đường đến đây có việc muốn thỉnh giáo trường trấn Bạch Thảo trấn"

Người kia lén lút nhìn quanh, khẽ nói: "Mau vào!"

Một đám người Chung Quỳ Kính Y nghe vậy cũng không chậm trễ, trực tiếp theo hắn ta tiến vào trong viện, hai nữ từ vừa vượt qua cánh cửa, người kia như sợ bị thứ gì đó đuổi theo, một tay đóng lại cửa sân, cài lại then cửa.

Chợt, hắn ta tiếp tục nhỏ giọng nói: "Cha ta ở trong phòng, các ngươi đừng lên tiếng, có chuyện gì vào nhà lại nói."

"Trên trấn này không yên ổn!"

Nghe vậy, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang nhìn nhau, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Quả nhiên!

Bạch Thảo trấn này đã xảy ra chuyện!

Nhìn rất nhiều yêu tộc bị nhốt ở ngoài cửa, Chung Quỳ Kính Y lập tức truyền âm nói: "Các ngươi cũng tiến vào, đừng để lộ tung tích, dọa sợ phàm nhân."

Vốn đám yêu tộc bị tách ra khỏi hai nữ tử còn hơi lo sợ, nghe vậy lập tức thi triển yêu thuật, xuyên tưởng mà qua, tiếp tục lặng yên không tiếng động đi theo sau lưng Chung Quy Kính Y và Kiều Từ Quang.

Bọn họ đi theo nhi tử trưởng, đi vào nhà chính ở đối diện.

Trong nhà chính, một lão giả trên mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt đắng chát đang ngồi ở trong căn phòng mở mở hút thuốc lào.

Trong phòng không đốt đèn, chỉ có sương mù quanh quẩn, mùi thuốc lá thấp kém nồng nặc sặc người, một điểm ánh lửa sáng tối chập chờn.

Cũng may đối với tu sĩ mà nói, ánh sáng lờ mờ trước mắt không có trở ngại gì.

Bọn họ nhanh chóng nhìn xung quanh.

Đây là một gian phòng chính khá rộng rãi, bùn đất nện vững chắc được vẩy nước quét nhà không nhiễm bụi trần, cái bàn chế tác kém cũng được lau sạch sẽ, phía dưới có nông cụ như cái sọt, đòn gánh, cuốc, trong góc dùng dây leo vây quanh một khoảng đất nhỏ, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng chít chít ục ục... Lại là nuôi dưỡng mấy con gà mái.

Điều khiến một nhóm tu sĩ đặc biệt chú ý là, trên tường đối diện vào cửa đặt một điện thờ, sau tấm rèm nửa rủ xuống là một tòa tượng đất hình dáng yêu thú ngồi xổm gào thét.

Hình dạng yêu thú kia như sư hổ, đỉnh đầu có sừng nhọn, kéo năm cái đuôi dài, mày trắng râu bạc trắng, ánh mắt lạnh lùng mà hung ác.

Mặc dù chỉ là tượng đất, lại tản ra từng trận uy áp làm rất nhiều yêu tộc tim đập nhanh.

Đây là một vị đại yêu!

Đám người thu lại tầm mắt, nhìn về phía lão giả kia, Chung Quỷ Kính Y tiến lên thi lễ một cái, nói: "Chúng ta là tiểu lại hoàng triều, vô tình đi qua quý địa, muốn nghe ngóng một ít chuyện, kính xin trưởng trấn vui lòng chỉ giáo."

Hình như trưởng trấn hơi hoảng hốt, ngẩn ngơ một lúc mới đứng lên, chân tay luống cuống nói: "Dân quê không gánh nổi sự hậu ái của đại nhân... Mời ngồi! Mời hai vị ngồi!"

Chợt quát nhi tử mang nước trà hạt dưa lên.

Sau khi Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang ngồi xuống, trưởng trấn cẩn thận hỏi: "Xin hỏi hai vị đại nhân có gì phân phó?"

Chương 2413: Trưởng trấn (2)

Chung Quỳ Kính Y nói: "Lão trượng không cần lo lắng, chúng ta chỉ muốn biết gần đây quý trấn có kẻ ngoại lai nào đi ngang qua không?"

"Hoặc là, có từng xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

Sắc mặt trưởng trấn hơi thay đổi, lập tức nói: "Bạch Thảo trấn vắng vẻ, từng nhà đều là sống ở đây đời đời kiếp kiếp... Những năm gần đây không có người ngoại lai."

"Nhưng chuyện đặc biệt..."

"Vừa xảy ra một chuyện!"

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức mừng rỡ, Kiều Từ Quang nhanh chóng hỏi: "Chuyện gì?"

Trưởng trấn lộ ra vẻ bi thương: "Trên trấn có một chiếc quỷ kiệu đến đây, có tám ác quỷ nâng kiệu, đi đến nhà A Dũng..."

Ác quỷ?

A Dũng nhà?

Vẻ mặt Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cùng rất nhiều yêu tộc đều trở nên nghiêm túc.

Mặc dù nghe ra chuyện này không liên quan đến tung tích của Chung Quỳ Việt Cức, nhưng luật lệ hoàng triều, ác quỷ tập kích phàm nhân, bất kỳ tu sĩ nào gặp phải đều không thể đổ cho người khác!

Chung Quy Kính Y lập tức hỏi: "Chuyện này xảy ra khi nào?"

Trưởng trấn nói: "Khoảng nửa canh giờ trước."

Nửa canh giờ trước?

Chung Quỷ Kính Y nhanh chóng đứng dậy, hỏi: "Nhà A Dũng ở nơi nào? Thương vong trên trấn như thế nào?"

Trưởng trấn thở dài, nói: "Ác quỷ trong kiệu kia tu vi cao thâm, Tranh lão gia đã thiết lập trận pháp phòng hộ trên trấn cũng không thể ngăn cản hắn ra vào. Có lẽ là tượng thần Tranh lão gia ở đây...

Hắn ta vừa nói vừa bái điện thờ một cái, lúc này mới tiếp tục nói, "Sau khi giết cả nhà A Dũng, cuối cùng không tiếp tục hoành hành ngang ngược nữa."

"Mặc dù A Dũng là một trong những thợ săn tốt nhất trên trấn, nhưng cũng chưa thể bảo vệ mình và thê tử, cả nhà hắn bị giết, kiểu chết vô cùng thê thảm, ôi... Hài tử đáng thương..."

Nghe vậy, Kiều Từ Quang nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, nói:

"Lão trượng, nhưng chúng ta vừa tiến vào trấn, trên đường đi thấy tất cả trong trấn bình thường, cũng không thấy bất kỳ ai hoảng sợ luống cuống, cũng không ngửi được mùi máu tanh gì.

Không biết thi thể một nhà A Dũng ở đâu?"

Trưởng trấn sa sút nói: "Thi thể đều bị ác quỷ ăn"

"Đầu tiên ác quỷ cắn đứt yết hầu A Dũng"

"Tiếp theo ăn sạch từng chút một từ đầu đến chân..."

Lúc hắn ta nói lời này cơ mặt không ngừng run rẩy, dường như nhớ lại tình huống lúc ấy, đến nay lòng còn sợ hãi.

Chung Quỳ Kính Y sầm mặt lại, tiếp theo lại hỏi: "Ác quỷ kia còn ở trên trấn?"

Trưởng trấn lắc đầu nói: "Không biết."

"Có lẽ còn ở nhà A Dũng, có lẽ đã đến Thanh Yếu sơn... Hiện tại mọi người tránh ác quỷ cũng không kịp, chứ đừng nói đến đi tìm hiểu vị trí của nó."

"Đúng rồi, nhà A Dũng ở ngay trên đường các ngươi tới, từ nơi này ra ngoài, đi trở về... Là một nhà kia."

Kiều Từ Quang lại hỏi: "Ngoại trừ cái đó ra, gần đây Bạch Thảo trấn còn xảy ra việc khác không?"

Trưởng trấn nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu nói: "Không có!"

Nghe đến đó, Chung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Làm phiền lão trượng. ' "Hiện tại chúng ta muốn đến nhà A Dũng một chuyến, cáo từ!"

Trưởng trấn đứng dậy đưa tiễn, dặn dò: "Ác quỷ hung mãnh, kính xin hai vị đại nhân cẩn thận!"

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang rời khỏi nhà trưởng trấn, rất nhiều yêu tộc theo sát.

Chẳng mấy chốc, trong sân nhà trưởng trấn khôi phục quạnh quẽ.

Lão trưởng trấn ngồi về chỗ cũ, vẻ mặt sâu khổ hút thuốc lào.

Một lát sau, hắn ta nhìn bóng đêm càng ngày càng đen, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, ngoài viện lại vang lên tiếng gõ cửa.

Lúc này trưởng trấn gọi nhi tử: "Lão út, ngươi đi xem một chút, là ai tới?"

Lão út trả lời, đá lẹt xẹt chạy tới mở cửa sân.

Chỉ thấy một đám người đông đúc đứng ngoài cửa, người cầm đầu mặc áo bào đõ thẫm, mặt đen ngắn râu, chính là Tưởng Phong Vật!

Lão út bị số người dọa giật mình, do dự có nên đóng cửa hay không, Tưởng Phong Vật nhìn ra lập tức tâm niệm vừa động, lấy ra một chuỗi đồng tiền từ trong tay áo, vừa đưa tới trước mặt hắn ta, vừa cười nói: "Tiểu huynh đệ đừng lo lắng, chúng ta là thương nhân đi ngang qua nơi đây, có việc muốn gặp trưởng trấn một chút."

Nhìn qua chuỗi đồng tiền này, lão út chần chừ một lúc vẫn nhận lấy, nhanh chóng nhét vào trong ngực, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Các ngươi vào đi, đừng phát ra tiếng động quá lớn."

"Trên trấn này không yên ổn!"

Tưởng Phong Vật mặt không đổi sắc, đám tán tu sau lưng hắn ta lại có rất nhiều người vẻ mặt hơi nghiêm nghị, há miệng muốn hỏi lại trông thấy bóng lưng Tưởng Phong Vật lựa chọn trầm mặc.

Đám người tiến vào nhà chính, bởi vì trong nhà có hạn, chỉ có Tưởng Phong Vật và đám Kết Đan ngồi xuống, những người khác đều khoanh tay đứng hầu sau ghế dựa.

Trưởng trấn nhìn đám người trước mặt, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn phân phó nhi tử: "Lão út, châm trà."

Tưởng Phong Vật tiện tay biến hóa ra hộp quà bốn màu để lên bàn, khách sáo nói: "Lão nhân gia, không cần làm phiền"

"Chúng ta chỉ được người phó thác, nghe ngóng một việc."

"Không biết mấy tháng nay Bạch Thảo trấn có người bên ngoài tới không?"

Sắc mặt trưởng trấn càng thêm nghi ngờ, nói: "Một khắc đồng hồ trước, có một đám người bên ngoài."

"Tự xưng là người Lưu Lam hoàng triều."

Nghe thấy là người Lưu Lam hoàng triều, trong lòng rất nhiều tán tu lập tức vững vàng.

Lần này bọn họ cần tìm Thái Tử điện hạ Lưu Lam hoàng triều!

Chỉ có điều, một khắc đồng hồ trước đã đến đây, hình như thời gian hơi có vấn đề...

Chương 2414: Điên đảo

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Tưởng Phong Vật vẫn vội vàng hỏi: "Không biết bây giờ những người Lưu Lam hoàng triều này đang ở nơi nào?"

Trưởng trấn than thở nói: "Điều này cũng không rõ ràng:

"Nói là đi nhà A Dũng, nhưng cũng có thể tiến vào Thanh Yếu Sơn...

Cửa nhà A Dũng.

Quỷ kiệu tung bay, lơ lửng giữa không trung.

Tám tên kiệu phu vai gánh cán kiệu, im lặng không nói.

Âm khí rét lạnh lấy trung cỗ kiệu làm tâm, cuồn cuộn tiêu tán ra bốn phương tám hướng.

Bỗng nhiên, hư không phía trên quỷ kiệu lập tức duỗi ra một bàn tay khổng lồ màu vàng kim nhạt, chộp về phía nhà A Dũng.

Oanh! !!

Bàn tay khổng lồ này trực tiếp nên xuyên qua nóc nhà A Dũng, bắt được một bóng người cao lớn mặc quần áo ngắn màu nâu.

Bóng người kia chính là Bạch Thảo trấn "A Dũng"!

Lúc này, A Dũng đang liều mạng giãy giụa, hắn ta ra sức nhìn phòng ốc của mình, tan nát cõi lòng hô: "Nương tử! Đừng quan tâm ta!"

"Nhanh!"

"Mau dẫn Tiểu Nghịch chạy đi!"

"Chạy lên trên núi! !!"

Bàn tay khổng lồ thờ ơ, bắt đầu thu hồi vào trong quỷ kiệu.

Trong kiệu, sắc mặt Bùi Lăng bình thản.

Lần này hắn tới cứu Chung Quỳ Việt Cức, là vì chém nhân quả với Lưu Lam hoàng triều.

Hiện tại ưu tiên nhất không phải diệt sát "Nghịch", mà là bảo đảm sự an toàn cho Chung Quy Việt Cức!

Nhưng ngay lúc bàn tay khổng lồ sắp hoàn toàn thu hồi vào trong quỷ kiệu, cái cổ Bùi Lăng đột nhiên "răng rắc" một tiếng, dường như bị một cái miệng vô hình to như chậu máu cắn đứt!

Hắn lập tức kịp phản ứng: "Nghịch" ra tay, đây là pháp tắc của đối phương!

Nhưng rất kỳ quái, hắn không cảm giác được bất kỳ dấu vết đối phương sử dụng pháp tắc gì!

Nếu không, cho dù đây chỉ là một sợi thần thức của hắn, đối phương cũng không thể thoải mái thành công như thết Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Chung Quỳ Việt Cức đã bị bắt vào trong quỷ kiệu.

Vị Thái tử điện hạ này đang vô cùng tức giận, hắn ta đầy thù hận nhìn về phía Bùi Lăng, nghiêm nghị trách mắng: "Ngươi là ai? ! Vì sao muốn hại ta?"

Bùi Lăng chưa mở miệng, đầu lập tức bị lực lượng vô hình táp mất một phần ba!

Sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ giơ tay lên, cách màn kiệu nhẹ nhàng chỉ một cái về phía nhà A Dũng.

Chỉ một thoáng, đao khí huyết sắc đột nhiên sinh ra, gào thét như rồng, mang khí thế sét đánh lôi đình chém về phía nhà A Dũng.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Nhà A Dũng lập tức bị chém chia năm xẻ bảy, thủng trăm ngàn lỗ, bụi mù tản khắp, nhà chính, tường viện, lương trụ... Đều rên rỉ đổ sụp.

Chung Quỳ Việt Cức lập tức như bị sét đánh, cuồng loạn quát:

"Nương tử! !!"

"Tiểu Nghịch! !!"

Bùi Lăng không để ý đến hắn ta, trong cả viện này chỉ có một người sống là Chung Quỳ Việt Cức!

"Răng rắc!"

Theo tiếng gặm nuốt trong trẻo, đầu Bùi Lăng lại bị cắn đi một phần ba.

Dường như có thứ gì đó muốn ăn sạch từ đầu đến chân hắn!

Cùng lúc đó, giọng "Nghịch" vô cùng âm u lạnh lẽo truyền vào trong tai hắn: "Lần trước ngươi có thể thắng, là vì Chú!"

"Lần này... Mặc dù lực lượng của ta còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng không phải mới vào Độ Kiếp như ngươi có thể đánh đồng!"

"Dù cho bản thể của ngươi đích thân đến, hôm nay cũng có đi không về"

"Sợi thần thức này coi như một bài học!"

Tiếng nói vừa dứt, một phần ba đầu còn lại của Bùi Lăng cũng bị một luồng lực lượng vô hình gặm đi.

Bùi Lăng không có đầu ngồi ngay ngắn trong quỷ kiệu, một giọng nói trầm thấp bình tĩnh phát ra từ trong cổ trống rỗng của hắn:

"Tiền bối đã nắm chắc như vậy..."

"Vậy để ta mở mang kiến thức thủ đoạn của tiền bối một chút!"

Nói xong, đầu bị gặm ở trên gáy hắn rút lui về từng chút một...

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn trong ngõ hẹp.

Hai bên ngõ nhỏ đều là tường viện cao cao, lúc này trong tường vắng lặng im ắng, dường như toàn bộ thị trấn đều chìm vào ngủ Say.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang dẫn theo một đám yêu tộc, dựa theo chỉ dẫn của trưởng trấn, bước đến nhà A Dũng.

Lúc này, Chung Quỳ Kính Y truyền âm nói: "Tạm thời không có manh mối Đại hoàng huynh, điều tra việc ác quỷ trước."

Kiều Từ Quang khẽ gật đầu, chợt nói: "Lúc chúng ta vừa tiến vào trấn, không phát hiện khí tức bất kỳ ác quỷ gì."

"Rất có thể ác quỷ kia đã không còn trong Bạch Thảo trấn."

Chung Quỳ Kính Y nói: "Tốt nhất là như thế"

"Bạch Thảo trấn quá gần Thanh Yếu sơn!"

"Lúc bình thường cũng không có tu sĩ tọa trấn"

"Chỉ cần ác quỷ kia có thể đột phá trận pháp phòng hộ trong trấn, không cần tu vi quá mạnh, có thể tuỳ tiện đồ diệt toàn bộ trấn nhỏ...

Hai nữ tu đang nói, cửa ngõ trước mặt vang lên một tràng tiếng hài đồng vui đùa ầm 1, ngay sau đó mấy hài đồng truy đuổi nhau, đá một cái cúc cầu cổ xưa chạy ra.

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cùng rất nhiều yêu tộc vô thức nhìn về phía những hài đồng này.

Lúc bọn họ vừa tiến vào trấn, đã thấy mấy hài tử kia, lúc này thấy bọn họ còn đang chơi đùa, mặc dù cảm thấy trên trấn vừa xảy ra việc ác quỷ ăn thịt người, phụ mẫu những hài tử này còn yên tâm để bọn họ đi ra đá bóng một mình, thật sự hơi vô tâm.

Nhưng nghĩ lại nhà nông nghèo khổ, phần lớn hài đồng đều thả rông, không nuông chiều giống phú hộ, cũng không hề kỳ quái.

Chương 2415: Điên đảo (2)

Chung Quỳ Kính Y đang muốn mở miệng, khuyên những hài tử này đi về nhà, ngay lúc này một hài đồng dùng sức quá nhiều, đá cúc cầu đến trước mặt một yêu tộc mọc tai thú.

Hài tử kia lập tức lớn tiếng reo lên với tên yêu tộc kia: "Trả lại cho ta!"

Nếu là lúc bình thường, tên yêu tộc này không thèm để ý, thậm chí lúc tâm trạng không tốt sẽ dạy dỗ tên không gia giáo này thật tốt, nhưng hiện tại Tứ công chúa ở bên cạnh... Lưu Lam hoàng triều, tu sĩ và phàm nhân bình đẳng, trước mặt lại là một hài đồng phàm tục.

Tình hình như vậy, lại đúng là lúc để mình thể hiện!

Nghĩ đến đây, giọng tên yêu tộc kia lập tức ôn hòa nói: "Được."

Nói xong, nó cúi người nhặt cúc cầu lên, thổi bụi, lúc này mới đi đến trước mặt hài đồng, vừa đưa cúc cầu cho hắn ta vừa chuẩn bị nhân cơ hội này hỏi một ít vấn đề về ác quỷ, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện mình không phát ra tiếng nào!

Tên yêu tộc này lập tức giật mình, cúi đầu xem xét, chẳng biết cúc cầu trên tay mình đã biến thành đầu của mình từ lúc nào!

Thấy tên yêu tộc nguyên hình giống Hà Mã kia đi đến trước mặt hài đồng, sau đó vẫn đứng bất động, cũng không nói chuyện, Chung Quy Kính Y cau hàng lông mày kẻ đen, lập tức nói: "Mã Lễ, thế nào?"

Tên yêu tộc gọi là Mã Lễ kia không nhúc nhích.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức cảnh giác, hai người tâm niệm vừa động, đã lấy ra pháp bảo bản mệnh, chuẩn bị thôi động bất cứ lúc nào.

Chung Quỳ Kính Y lại gọi: "Mã Lễ?"

Mã Lễ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng đột nhiên nó giơ tay lên, trực tiếp lấy đầu của mình xuống đưa cho hài đồng trước mặt.

Hài đồng nhận lấy cái đầu tươi mới này, lập tức hi hi ha ha ném nó xuống đất, xem như cúc cầu mới, một cú đạp nặng nề đá ra.

Hài đồng khác nhao nhao đuổi theo, rất vui vẻ đá đầu Mã Lễ, nghênh ngang rời đi.

Thể xác Mã Lễ không đầu cũng như nhận lấy sự dẫn dắt gì đó, nhanh chân đuổi theo, dường như cũng muốn tham gia vào trong đó.

Sắc mặt một đám yêu tộc thay đổi, hoàn toàn không biết vừa rồi tên đồng bạn kia trúng chiêu như thế nào!

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang gần như đồng thời ra tay, trường thương như phi long xuất động ngang nhiên đảo qua, ba cái kiếm trâm trên búi tóc Kiều Từ Quang lập tức hóa thành ba thanh phi kiếm, ở giữa bắn ra thanh quang trong vắt!

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Tổng cộng sáu tên hài đồng lập tức bị trảm chia năm xẻ bảy, đầu người lăn xuống nhao nhao.

Nhưng ngay sau đó, đầu tất cả hài đồng hơi dập dờn hiện ra nguyên hình, lại là đầu sáu tên yêu tộc!

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đồng thời giật mình, tập trung nhìn vào, mới phát hiện thi thể ngã trên đất đâu phải hài đồng gì?

Lại là sáu tên yêu tộc đi theo sau lưng bọn họ!

"Hì hì ha ha... Hì hì ha ha..."

Tiếng cười trong trẻo của hài đồng lại xuất hiện, đã thấy mấy tên hài đồng vừa bị chém giết kia, không biết chạy ra từ chỗ nào, đá lẹt xẹt đạp xông lại, cao hứng bừng bừng đá đầu trên đất.

Bảy cái đầu tươi mới vẫn chảy máu tươi, bị đá đến trước mặt Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang và năm tên yêu tộc khác.

Đám hài tử đứng cách đó không xa nghiêng đầu nhìn bọn họ, giòn giã thúc giục: "Đây là cúc cầu của chúng ta!"

"Trả cho chúng ta!"

Đám người Chung Quỳ Kính Y hơi thay đổi sắc mặt, lại không ai dám tiếp tục ra tay.

Chung Quỳ Kính Y tỉnh táo truyền âm nhắc nhở đồng bạn: "Đừng nhặt câu!"

"Có lẽ đây là một loại pháp tắc nào đó!"

Nghe xong là pháp tắc, sắc mặt một đám yêu tộc lập tức thay đổi, pháp tắc là thủ đoạn mà sự tồn tại Hợp Đạo kỳ mới có thể thật sự nắm giữ.

Nghe nói rất ít đại đạo Phản Hư thiên tư tung hoành cũng có thể làm được, nhưng dù chỉ là đại đạo Phản Hư cũng không phải người mà bây giờ bọn họ có thể đối phó!

Ngay lúc yêu tộc vô cùng sợ hãi, Chung Quỳ Kính Y tiếp tục truyền âm nói: "Đừng hỗn loạn!"

"Từ giờ trở đi, toàn bộ đều nghe lệnh ta!"

"Chỉ cần là pháp tắc, sẽ có dấu vết để lần theo."

"Từ khi chúng ta tiến vào Bạch Thảo trấn này, các ngươi có phát hiện việc gì khác thường không?"

Thấy bọn họ không có ý nhặt cầu, đám hài tử lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười thúc giục: "Đây là cầu của chúng ta!"

"Trả cho chúng ta!"

"Nhanh đưa cho chúng ta!"

"Đừng nghĩ cướp đồ đạc của chúng ta!"

"Các ngươi không phải người tốt!"

Bọn họ vừa la hét vừa đi về phía cái đầu.

Thấy thế, vài yêu tộc đứng phía trước lập tức căng thẳng, lúc này không rảnh quan tâm Lưu Lam hoàng triều trách phạt, nhanh chóng truyền âm trả lời: "Có!"

"Trưởng trấn kia không nói thật."

"Chúng ta vừa phái rất nhiều tán tu đến đây, Bạch Thảo trấn này chỉ rộng từng đó, rất nhiều tán tu đi vào, dân trấn không thể không biết!"

"Nhưng trưởng trấn kia không nói gì!"

Tán tu?

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đều khẽ giật mình, từ lúc bắt đầu bước vào Bạch Thảo trấn này, trong thần niệm của bọn họ cũng không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ tán tu gì!

Lúc này, hài đồng nhảy nhót càng ngày càng gần.

Kiều Từ Quang lập tức truyền âm hỏi: "Cụ thể tán tu tiến vào Bạch Thảo trấn lúc nào?"

Chương 2416: Quy tắc trấn nhỏ

Yêu tộc cầm đầu nhìn chằm chằm hài đồng, căng thẳng nuốt ngụm nước miếng rồi mới lên tiếng: "Đại khái... Đại khái tiến vào Bạch Thảo trấn sớm hơn chúng ta một khắc đồng hồ."

Sớm một khắc đồng hồ...

Vậy không thể tránh thoát cảm giác của nàng và Chung Quỳ Kính Y!

Kiều Từ Quang nhẹ cau mày ngài, nhanh chóng nhìn sang Chung Quỳ Kính Y, hai nữ tu đều đầy nghi ngờ.

Bộp, bộp, bộp...

Đám hài tử đến gần hơn, chỉ còn cách chỗ đầu tán tư rơi xuống vài thước.

Ngay lúc này, Kiều Từ Quang và Chung Quỳ Kính Y đột nhiên cảm giác được trên trấn xuất hiện một đoàn tán tu, sau khi hơi dừng lại ở đầu trấn, đã nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, đông đúc đi đến nhà trưởng trấn...

Những tu vi tán tu kia, phần lớn đều không cao, khí tức hỗn tạp, căn cơ phù phiếm, Kiều Từ Quang và Chung Quỳ Kính Y vừa phát hiện tung tích của bọn họ, rất nhiều yêu tộc cũng có cảm giác, nhao nhao nhìn về phía đầu trấn.

Một yêu tộc đầu mọc sừng thú lập tức nói: "Là bọn họ!"

Bộp, bộp, bộp... Bộp.

Đám hài tử chạy tới phía trước bảy cái đầu, cúi người, chuẩn bị nhặt cầu.

Bỗng nhiên, Chung Quỳ Kính Y một cước giẫm vào cái đầu ở trước mặt mình, đồng thời cực nhanh truyền âm: "Hiện tại ta làm thế nào, các ngươi cũng làm như thết"

Còn chưa nói hết câu, hài đồng trước mặt nàng đầy oán giận, ác ý nhìn chằm chằm, trực tiếp đá cái đầu đầu này vào vị trí ngay từ đầu đám hài tử đứng.

Chợt nàng nhìn hài đồng trước mặt, lớn tiếng nói: "Đây là cúc cầu của chúng ta!"

"Trả cho chúng ta!"

Kiều Từ Quang không do dự chút nào, gần như đồng thời đá đầu người trước mặt đi, dùng giọng giống như đúc nói: "Đây là cúc cầu của chúng ta!"

"Trả cho chúng ta!"

Trong rất nhiều yêu tộc có năm tên yêu tộc phản ứng đặc biệt nhanh nhẹn, vội vàng học dáng vẻ Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, trước khi đám hài tử nhặt cầu đã trực tiếp đá đầu đi, chợt lớn tiếng nói: "Đây là cúc cầu của chúng ta!"

"Trả cho chúng ta!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía sáu tên hài đồng kia.

Trong ngõ nhỏ mờ tối lập tức tĩnh mịch.

Đã thấy trước đó sáu tên hài đồng còn vô cùng hoạt bát, lại giống hệt yêu tộc Mã Lễ vừa rồi, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, không nhúc nhích.

Một hồi lâu sau, bọn họ mới mở miệng nói: "Được."

Ngay sau đó, tất cả hài đồng trực tiếp lấy đầu của mình xuống, đưa tới trước mặt đám người Chung Quy Kính Y.

Chung Quỳ Kính Y không do dự, nhanh chóng nhận đầu tên hài đồng trước mặt.

Bịch...

Trong chớp mắt đầu vào tay Chung Quỳ Kính Y, tên hài đồng kia lập tức ngã xuống đất, trong chớp mắt hóa thành một bộ thi thể không đầu, thi thể đã sớm hư thối, vết máu đỏ thẫm trộn lẫn nước mủ nhỏ giọt, ở chỗ cổ đứt có lít nha lít nhít vật màu trắng không ngừng nhúc nhích, giòi bọ khó mà tính toán tham lam gặm ăn huyết nhục, tản ra mùi vô cùng tanh hôi.

Thấy tình cảnh này, những người khác cũng nhanh chóng nhận đầu đưa tới.

Năm tên hài đồng còn lại cũng ngã xuống đất không dậy nổi.

Lúc này, Mã Lễ vẫn nhắm mắt theo đuôi những hài đồng này, cũng ầm vang ngã xuống lập tức hiện ra nguyên hình, thân thể to lớn gần như chặn kín toàn bộ ngõ nhỏ.

Hài đồng vừa nhẹ nhõm cướp đi tính mạng yêu tộc, khó mà diệt sát, trong nháy mắt hóa thành xác thối ngã lăn, không còn chút khí tức nào nữa!

Thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, tất cả mọi người thầm thở phào một hơi.

Lúc này Kiều Từ Quang mới truyền âm hỏi: "Tứ điện hạ có phát hiện gì?"

Chung Quỳ Kính Y lắc đầu, truyền âm trả lời: "Vừa rồi ta chỉ suy đoán"

"Cũng may cược đúng!"

"Hiện tại có thể xác định nơi xảy ra vấn đề không phải một nhà A Dũng, mà là toàn bộ Bạch Thảo trấn!"

"Còn có, trình tự bị ngược!"

"Dựa theo lời nói của những yêu tộc này, trình tự bình thường là chúng ta tiến vào Bạch Thảo trấn trễ hơn tán tu một bước."

"Nhưng bây giờ, lại là chúng ta tiến vào Bạch Thảo trấn trước tán tu một bước."

"Bây giờ chúng ta vẫn không thấy ác quỷ mà trưởng trấn nói tới, rất có thể, đây không phải chuyện nửa canh giờ trước."

"Mà là việc nửa canh giờ sau!"

"Nhưng pháp tắc nơi này không chỉ đơn giản như vậy...

Ngay lúc hai người bàn bạc đối sách, một tên yêu tộc tướng mạo khôi ngô, gò má mọc thú văn trong đó lập tức nói: "Tứ điện hạ, Kiều tiên tử, nơi đây đã sớm không phải trấn nhỏ phàm tục bình thường, mà là nơi nguy hiểm đầy nguy cơ sinh tử"

"Loại cục diện này, căn bản không phải thứ mà chúng ta đủ khả năng ứng phó..."

Còn chưa nói hết hết câu, yêu tộc khác nhao nhao phụ họa nói:

"Đúng vậy, đúng vậy! Có thể sử dụng pháp tắc, rất có thể là ác quỷ Hợp Đạo kỳ, dù chúng ta liên thủ, lại sử dụng tất cả át chủ bài, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn..."

"Không sai! Không phải chúng ta sợ chiến, thật sự là kẻ địch quá mạnh..."

"Hoàng triều sắp xếp nhiệm vụ điều tra tung tích Thái tử điện hạ.

Hiện tại chúng ta đã điều tra, Thái tử điện hạ căn bản không ở nơi này!"

"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ!"

"Phải nhân lúc đầu ác quỷ kia còn chưa phát hiện chúng ta, nhanh chóng ở lại nơi này!"

"Không sai! Trấn này quá nguy hiểm, chúng ta phải ở lại!"

Nghe vậy, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng nghiêm túc suy nghĩ... Đúng vậy, ngay cả pháp tắc cũng xuất hiện, hiện tại Bạch Thảo trấn này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức ở lại...

Chương 2417: Tá túc

Két két!

Theo tiếng cửa ra vào mở rộng như rên rỉ, Tưởng Phong Vật dẫn đầu, mang theo rất nhiều tán tu nối đuôi nhau đi ra, rời khỏi nhà trưởng trấn.

Hắn ta nhìn quanh một vòng, không do dự chút nào lựa chọn một đầu ngõ nhỏ, sải bước đi vào.

Tán tu khác không hề suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.

Nhưng đi không được mấy bước, lập tức có người phát hiện vấn đề, một tu sĩ mặc bào phục xanh nhạt, vẻ ngoài như trung niên lập tức hỏi: "Tưởng tiền bối, bây giờ chúng ta không đến nhà A Dũng?"

Vừa rồi trưởng trấn nói cho bọn họ biết, có lẽ người Lưu Lam hoàng triều đã đến nhà A Dũng, hiện tại bọn họ nên đến nhà A Dũng tìm kiếm mới đúng...

Nghe vậy, Tưởng Phong Vật xoay đầu lại nhìn tán tu trung niên này, rất bình tĩnh nói: "Yêu tộc Hoàng triều muốn manh mối về Thái tử điện hạ Lưu Lam hoàng triều"

"Hiện tại chúng ta đã lấy được manh mối"

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, cần gì đi thêm một chuyến?"

Nhiệm vụ hoàn thành?

Tán tu khác đều khẽ giật mình.

Nhưng chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã phản ứng lại.

Không sai!

Bọn họ đã có manh mối về Thái tử, vì sao còn muốn tiếp tục mạo hiểm trong Bạch Thảo trấn?

Mặc dù Bạch Thảo trấn này là thành trấn phàm nhân, vừa rồi bọn họ cùng nhau đi tới cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng có thể để yêu tộc Lưu Lam hoàng triều bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn!

Nghĩ tới đây, rất nhiều tán tu nhao nhao gật đầu: "Tưởng tiền bối nhìn rõ mọi việc, chúng ta thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ!"

"Sở dĩ nhiệm vụ lần này thuận lợi như vậy, đều ngờ hồng phúc của Tưởng tiền bối..."

"Lời nói của tiền bối như sấm bên tai! vãn bối thụ giáo!"

"Ha ha ha... Quả nhiên, chỉ cần đi theo Tưởng tiền bối, không cần lo lắng cái gì!"

Nghe rất nhiều tán tu a dua nịnh hót, Tưởng Phong Vật khẽ gật đầu, nhìn sắc trời càng ngày càng mờ, lập tức nói: "Tăng tốc độ."

Nói xong, hắn ta trực tiếp thi triển độn pháp, hóa thành một luồng gió mát màu xanh nhạt, nhẹ nhàng chạy ra ngoài trấn.

Tán tu khác thấy thế, vội vàng thi triển độn pháp theo sát phía sau.

Độn hành một lát, tất cả mọi người đột nhiên cùng ngừng lại theo Tưởng Phong Vật.

Tưởng Phong Vật vung tay tản đi độn pháp, bóng dáng hiện ra, sắc mặt hắn ta rất khó coi quan sát chung quanh, đã thấy xung quanh có rất nhiều căn phòng, có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa ở trong tường... Nơi này là trung tâm Bạch Thảo trấn.

Bọn họ chẳng những không rời khỏi Bạch Thảo trấn, ngược lại còn đi sâu hơn!

Một tán tu áo bào rách nát, khí tức hỗn tạp, dáng về thiếu niên hơi căng thẳng hỏi: "Tưởng, Tưởng tiền bối, hiện tại... Làm sao bây giờ?"

Tưởng Phong Vật hừ lạnh một tiếng, nói: "Có thể là trận pháp gì...

Tìm người dẫn đường trên trấn, để hắn đưa chúng ta ra ngoài!"

Nói xong, hắn ta nhanh chân đi đến một phương hướng.

Tán tu khác hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều hơi bối rối, chợt liên tục không ngừng lại đuổi theo.

Lúc này sắc trời đã ảm đạm, phần lớn người đã tắt đèn đuốc, chỉ có tiếng xột xoạt lúc đệm chăn bị lật qua lật lại truyền ra, lại đã tiến vào mộng đẹp.

Tưởng Phong Vật suy nghĩ, rất cẩn thận không đi làm phiền những người đã an giấc kia.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ từng bước một đi về phía trước như thủy triều gió êm sóng lặng, không nhanh không chậm bao phủ từng đoạn đường phố.

Sau một lát, trước mặt bọn họ xuất hiện tường thấp lấp kín cao cỡ nửa người.

Lấy thị lực tu sĩ, liếc nhìn đình viện sau tường rộng rãi có một lão tẩu đang khom người, chuyên tâm khuấy đều một nồi canh nóng hôi hổi.

Không biết canh kia đã nấu bao lâu, mùi thơm dày đặc tươi mới tản ra làm người ta không nhịn được trào nước bọt, như muốn hóa thân Thao Thiết có một bữa cơm no đủ.

Tưởng Phong Vật dừng lại ở chỗ cách ngoài tường một khoảng cách, ánh mắt lấp lóe đánh giá một lát, chợt nhân tiện nói: "Đi hỏi đường!"

Nghe vậy, lão giả áo bào xanh bên cạnh hắn ta khẽ gật đầu, lập tức chỉ vào một tán tu lão niên tu vi không cao, ra lệnh: "Ngươi!

Đến hỏi đường!"

Tên tán tu bị chỉ vào kia không dám cự tuyệt, lập tức đi ra phía trước, đầu tiên là cách tường viện thi triển một môn thủ đoạn dò xét với tên lão tẩu kia, sau khi xác nhận đối phương không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm gọi lão nhân: "Lão nhân gia, có thể mượn một bước nói chuyện không?"

Lão tẩu nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mọi người mới phát hiện hắn ta chỉ có một con mắt, một hốc mắt khác trống rỗng, một vùng tăm tối, trong lúc tối tăm này đặc biệt khiếp người.

Hắn ta nheo mắt lại, nhìn xung quanh một vòng như nghi ngờ tự nói: "Vừa rồi có người đang nói chuyện sao?"

Thấy hình như con mắt và lỗ tai lão tẩu này không quá tốt, tên tán tu này lập tức nhấc chân bước một bước, vượt qua tường thấp cao cõ nửa người, trực tiếp rơi vào bên cạnh lão tẩu.

Lúc này, lão tẩu cầm muôi lớn trong tay, còn đang không ngừng khuấy động nồi đun nước trước mặt.

Tán tu lão niên nhìn một người một nồi một chút, hiển nhiên lão tấu đã rất lớn tuổi, cũng không biết đêm hôm khuya khoắt những người khác đã chìm vào giấc ngủ, vì sao hắn ta vẫn một mình nấu canh trong sân nhỏ này; còn nồi nước kia, thịt xương trong canh bốc lên, đang ninh cái gì đó, tán tu lão niên nhìn một lúc cũng không nghĩ ra, lại cảm thấy nồi kia cực lớn, dù cho cả người hắn ta nằm vào cũng đủ để chứa...

Chương 2418: Sinh tử đảo ngược

Nghĩ tới đây, tán tu lão niên ngẩn ngơ, không biết vì sao mình đột nhiên có suy nghĩ như vậy?

Lấy lại bình tĩnh, hắn ta lập tức xích lại gần lão tẩu, gần như áp sát vào bên tai đối phương, lớn tiếng hỏi: "Lão nhân gia, ngươi có biết đường ra trấn không..."

Bịch!

Còn chưa nói hết câu, cái cằm tán tu trực tiếp rơi vào trong nồi.

Tán tu không hề hay biết, máu tươi nhỏ xuống một nửa mặt, vẫn tiếp tục nói: "Đường?"

Ngay sau đó, đầu lưỡi, cái mũi, lỗ tai, con mắt... Tất cả khối thịt trên đầu của hắn ta như là trời mưa, nhao nhao rơi vào trong nồi đun nước trước mặt!

Lão tẩu vung muôi lớn, ra sức quấy canh thịt, dường như lúc này hắn ta đã nghe rõ ràng tán tu lão niên kia nói gì, lúc này nói: "Tá túc?"

"Có có có!"

"Muốn tá túc thì đi về phía trước một trước, phía trước có nhà Tiểu An sân nhỏ cửa riêng, góc đông nam trồng một gốc cây phong thuỷ có rất nhiều phòng trống"

"Nương Tiểu An làm thức ăn ngon, nổi tiếng hiền lành ở trên trấn chúng ta..."

Lúc nói chuyện, cả người tán tu lão niên đều đã hóa thành xương trắng âm u, không còn chút huyết nhục nào bám vào trên đó nữa.

Hắn ta nghe lời nói lão tẩu, lập tức gật đầu nói: "Đa tạ lão nhân gia.

Chợt, hắn ta quay đầu, cách tường thấp nhìn về phía đám người Tưởng Phong Vật, la lớn: "Phía trước có nhà Tiểu An góc đông nam sân nhỏ có trồng cây, có thể tá túc!"

Tưởng Phong Vật lập tức hài lòng nhẹ gật đầu.

Bọn họ hỏi đi ra Bạch Thảo trấn như thế nào, lão nhân lại trả lời chỗ tá túc.

Tình cảnh vô cùng khác thường như thế, rất nhiều tán tu ở đây lại không có bất kỳ người nào cảm thấy không đúng.

Tưởng Phong Vật lập tức nói: "Đi!"

Thế là, tất cả tán tu đều đi theo phía sau hắn ta, cùng đi về phía trước.

Tán tu lão niên chỉ còn xương trắng kia không đi theo, mà tiếp tục ở lại bên cạnh lão tẩu, cùng đối phương nấu canh...

Ngõ hẹp.

Nhà A Dũng đã bị hoàn toàn bị san thành đất bằng.

Tro bụi lộn xộn dần ngừng lại.

Trên con đường tắt đá vụn mọc đầy rêu xanh, một cỗ quỷ kiệu tung bay thấm thoát, bốn tên quỷ vật kiệu phu trước sau chân không chạm đất nhấc cỗ kiệu, mắt quỷ âm u lạnh lẽo, tản ra âm khí.

Trong kiệu, Chung Quỷ Việt Cức đã mê man.

Bùi Lăng đứng phía trước quỷ kiệu, thân thể vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là dấu vết bị gặm nuốt, trông mấp mô, tàn khuyết không đầy đủ.

Ở đối diện hắn, một nam đồng dáng vẻ sáu bảy tuổi, ở ngực có một đạo đao khí huyết sắc xuyên qua, đóng đinh trên đoạn tường lấp kín.

Nam đồng y quan chỉnh tề, trên dưới cả người chỉ có một vết thương này, mặc dù lúc này bị đao khí đâm qua người, treo trên tường giữa không trung, vẻ mặt vẫn vô cùng cao ngạo, có khí thế bễ nghễ thiên hạ, lại không có chút bối rối nào.

Bùi Lăng cất bước, từng bước một đi về phía nam đồng.

Lúc này, thân thể của hắn vẫn đang không ngừng bị gặm ăn.

Răng rắc... Răng rắc... Răng rắc...

Tiếng nhấm nuốt trong trẻo truyền đến từ trên dưới cả người hắn.

Cùng lúc đó, vết thương bị gặm ăn của hắn cũng đang không ngừng lui về khôi phục.

Chỉ có điều, tốc độ khôi phục lại không theo kịp tốc độ bị gặm ăn.

Cho dù cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết ngọn nguồn gặm ăn này đến từ chỗ nào...

Lúc này, giọng nam đồng âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Đáng tiếc, đây chỉ là một sợi thần thức của ngươi!"

Bộp, bộp, bộp... Bộp.

Bùi Lăng đã đi đến gần nam đồng, hắn dừng bước, tay phải giơ lên cao cao, trên bàn tay lập tức ngưng tụ đao ý bá đạo thuần túy như một thanh hung đao tuyệt thế!

Hiện tại, chỉ cần hắn chém ra một đao kia, có thể trực tiếp tru sát đối phương!

Chỉ có điều quá đơn giản!

Sợi thần thức này của hắn có được thực lực tu vi Hợp Đạo kỳ lúc trước của hắn.

Nhưng đối mặt với "Nghịch", thực lực lại ngang bằng với sợi thần thức này của hắn... Đối phương không nên yếu như vậy!

Ngày đó ở tạo hóa chi địa của "Chú", trong cánh cửa thứ hai đối phương không chỉ có trình độ này.

Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn ta, tuyệt đối là sự tồn tại Độ Kiếp kỳ trở lên!

Thậm chí, lui một vạn bước để nói, đã biết rõ không địch lại, vì sao đối phương không cầu xin?

Vì sao còn dám tuyên bố khiêu chiến bản thể của hắn?

Vì sao không cần ba người Chung Quỳ Việt Cức làm thẻ đặt cược, yêu cầu danh ngạch tiên lộ từ hắn?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng đè xuống rất nhiều nghi ngờ, chém đối phương trước lại nói!

Dù "Nghịch" có chuẩn bị gì ở phía sau, đối mặt với thực lực tuyệt đối đều là mây bay!

Nghĩ tới đây, tay phải Bùi Lăng hung hăng đánh xuống, đao khí gào thét tung hoành, huyết sắc che ngợp bầu trời như triều dâng mãnh liệt, quấy một phương này gió nổi mây tụ, mưa lạnh nhao nhao, trong chốc lát muôn hình vạn trạng.

Oanh! !!

Lưỡi nhọn rơi xuống, nam đồng lập tức bị chém làm hai nửa.

Đao khí không giảm, thẳng tắp đâm xuyên qua đoạn tường sau người, tiếp tục kéo dài về phía trước, trong tiếng vù vù, toàn bộ Bạch Thảo trấn đều bị một đao kia chém thành hai khúc!

Rầm rầm...

Trong vô số tiếng động đổ sụp, bụi mù nổi lên xung quanh.

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng tưởng chiến đấu đã kết thúc, thấy mình đột nhiên nằm trên mặt đất, thể xác bị chém làm hai nửa, đao ý cao ngất như từng cái miệng to như chậu máu mọc đầy răng nhọn, không ngừng ăn mòn huyết nhục xương cốt của hắn.

Chương 2419: Sinh tử đảo ngược (2)

Giữa hai mảnh thân thể của hắn, đặt một đạo vết đao to lớn!

Lúc này nam đồng vừa bị hắn trảm diệt đang đứng ở vị trí cũ của Bùi Lăng, trên dưới cả người hắn ta hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả y bào cũng sạch sẽ như lúc ban đầu.

Hoàn toàn không nhìn ra vừa trải qua một trận đại chiến!

Một khắc trước "Nghịch" bị trảm, ngay sau đó biến thành Bùi Lãng!

Một khắc trước Bùi Lăng dù bận vẫn ung dung, nắm chắc thắng lợi trong tay, ngay sau đó đã biến thành "Nghịch"!

Thế cục đột nhiên thay đổi, kết cục của đôi bên trao đổi, sinh tử đảo ngược!

Khí tức của Bùi Lăng nhanh chóng suy sụp, thể xác bị chém thành hai khúc như đã không duy trì được hình dạng, sau khi nhúc nhích một trận lại hóa thành dáng vẻ Chú Quỷ.

Nam đồng lạnh băng nói: "Ngươi thất bại!"

"Bổn vương nhận lấy sợi thần thức này."

"Tất cả sinh linh tiến vào Bạch Thảo trấn đều trở thành một bộ phận của bổn vương."

"Bao gồm ngươi, Yểm!"

Nói xong, hắn ta đưa tay chộp về phía hai nửa thân thể của Bùi Lăng.

Một luồng lực lượng pháp tắc cường đại dâng lên như muốn trực tiếp đồng hóa thể xác nó, trở thành một bộ phận của toàn bộ thị trấn.

Nhưng ngay lúc này, Chú Quỷ bị cắt thành hai phần đột nhiên rất bình tĩnh nói: "Thủ đoạn của tiền bối thật sự cao minh!"

"Nhưng bây giờ cao hứng vẫn còn quá sớm!"

Ngay sau đó, hai nửa khuôn mặt Chú Quỷ cũng xảy ra biến hóa, sau khi nhúc nhích một trận hóa thành dáng về nam đồng.

U Tố mộ.

Trên vương tọa màu đen trải rộng nguyền rủa, Bùi Lăng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn qua từng tầng cách trở, nhìn về phía Bạch Thảo trấn ở bên ngoài xa xôi.

Thấy thần trí của mình suýt bị "Nghịch" phản sát, hắn khẽ gật đầu, lúc này mới bình thường!

Việc quá đơn giản thường ẩn giấu đủ loại nguy hiểm không tưởng tượng được.

Nếu đổi lại một tu sĩ Hợp Đạo chân chính, chỉ sợ lúc này đã thành chiến lợi phẩm của đối phương.

Chỉ tiếc, sợi thần thức của hắn có nội tình hơn xa Hợp Đạo bình thường.

Chiêu điên đảo sinh tử này của "Nghịch" không giết được hắn!

Nhưng rốt cuộc làm được bằng cách nào?

Đầu pháp tắc "Nghịch" này là hắn cướp được từ chỗ đối phương, tất nhiên hắn biết đối phương có thể nghịch chuyển công kích của mình.

Chỉ là sát chiêu đã rơi xuống, dưới tình huống đối phương đã bị hắn chém giết, lại còn có thể nghịch chuyển cái chết của mình đến trên người hắn?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu.

Nếu không có tiên nhân hạ giới, vậy hiện tại hắn có thể suy nghĩ thật kỹ thủ đoạn của đối phương.

Nhưng bây giờ, thời gian kéo càng dài càng bất lợi với hắn!

Đúng vậy, hiện tại thứ mà hắn thật sự phải đề phòng là vị kia tiên nhân hạ giới!

Mặc dù chỉ là một sợi thần thức của hắn giáng lâm Bạch Thảo trấn, nhưng bại lộ quá lâu, ai biết tiên nhân có thủ đoạn gì?

Ngoài ra, ngoại trừ ba người Chung Quỳ Việt Cức, Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ, bây giờ Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cũng đến Bạch Thảo trấn này.

Kiều Từ Quang đã bái đường với hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó Chung Quỳ Kính Y cũng là người của hắn... Hai người này tuyệt không thể xảy ra chuyện gì!

"ý chí Chân Tiên chỉ nói cho ta biết, không thể lưu lại địa giới chín tông."

"Mặc dù Bạch Thảo trấn gần Thanh Yếu sơn nhưng cũng thuộc về phạm vi chín tông..."

"Thế nhưng."

"Dù như thế nào Thanh Yếu sơn cũng không phải địa giới chín tông!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đứng dậy từ trên vương tọa, một cánh cửa ra vào thuần túy ngưng tụ từ nguyền rủa mà thành, ầm vang mở rộng trước mặt hắn.

Bùi Lăng không do dự, nhanh chân đi vào trong đó.

Bạch Thảo trấn.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang mang theo một đám yêu tộc, tìm kiếm chỗ dừng chân ở trên trấn.

Nhìn đường phố xung quanh tối đen, yêu tộc mồm năm miệng mười bàn tán: "Hiện tại thời gian đã khuya, những dân trấn này đều đã nằm ngủ... Phải tìm một chỗ lớn một chút để tá túc."

"Bây giờ toàn bộ trên trấn, chỗ nguy hiểm nhất là nhà A Dũng gì đó kia."

"Vì lý do an toàn, chúng ta nên đến nhà A Dũng tá túc!"

Đang nói, trong một tòa viện cách bọn họ không xa vang lên tiếng động.

Mùi tanh tưởi tản ra theo gió đêm, tiếng bước chân nặng nề đang từ nhà chính nhanh chân đi đến giữa sân, ngay sau đó hai tiếng rầm rầm nặng nề, cách tường viện không cao lắm có thể thấy một con hoẵng đã lột da, bị dựng một cây trúc.

Máu con hoằng chậm rãi trượt xuống, mùi máu tanh tươi mới chầm chậm bay ra.

Két két!

Cửa chính của sân đột nhiên mở ra, nam tử mặc áo ngắn lam lũ, khí chất lại rất nho nhã bưng một cái chậu gỗ đi ra từ trong cửa, giội nước bẩn còn bốc hơi nóng vào một gốc cây già ngoài cửa.

Nhìn cách ăn mặc, hiển nhiên là thợ săn trong trấn này, vừa đi săn trở về, đã tốn rất nhiều thời gian để xử lý con mồi, vì vậy đến nay chưa từng chìm vào giấc ngủ.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức dừng bước, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn qua tên thợ săn kia.

Rất nhiều yêu tộc sau lưng bọn họ cũng dừng lại theo, thấy Tứ công chúa và Kiều tiên tử cảm thấy hứng thú với tên phàm nhân kia, cũng quay đầu nhìn về phía tên thợ săn.

Ngay sau đó, một đám yêu tộc đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, một tên yêu tộc sườn mọc hai cánh trong đó nghẹn ngào kêu lên: "Phó đạo tử!"

Chương 2420: Dê rừng, khách trọ

Nghe được giọng nói này, thợ săn A Ngưu giội xong nước đang muốn về viện đóng cửa nhìn lại theo tiếng kêu, thấy Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cùng rất nhiều yêu tộc đứng cách đó không xa, đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó vô thức nắm chặt đao săn bên hông.

Cùng lúc đó, hắn ta lập tức gọi về phía một sân nhỏ độ lớn không khác nhau lắm ở ngay bên cạnh: "A Mộc! A Mộc! Mau ra đây!"

Tiếng nói khó khăn lắm rơi xuống, trong viện sát vách lập tức xuất hiện một bóng dáng thon gầy nhanh nhẹn dũng mãnh, hắn ta để trần thân trên, chỉ mặc một cái quần vội vàng đi ra, trong tay còn cầm một cái cung săn...

Là Ninh Vô Dạ!

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức lấy lại tinh thần, hai người đều lộ vẻ vui mừng.

Ba người Đạo tử Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự, Kiếm tử Hàn Ảm Kiếm tông Ninh Vô Dạ và Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức cùng mất tích!

Nhưng bây giờ Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ đều ở nơi này, rất có thể Chung Quỳ Việt Cức cũng giống như vậy!

Kỳ quái!

Vì sao vừa rồi thần niệm của bọn họ không phát hiện Phó sư huynh và Ninh sư huynh?

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Phó sư huynh, Ninh sư huynh, các ngươi...

Còn chưa nói hết câu, hai mũi tên lông trắng lập tức xuyên qua bên cạnh nàng, trực tiếp xuyên thủng hai tên yêu tộc Kết Đan kỳ sau người.

"Aaalt"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong ngõ hẻm, hai tên yêu tộc trực tiếp chết thảm tại chỗ!

Trong viện, vẻ mặt Ninh Vô Dạ phấn chấn, nói: "Dê rừng lại chạy vào thị trấn, lúc ban ngày chúng ta còn nói gần đây con mồi càng ngày càng ít."

"Không ngờ hiện tại lại đưa tới cửa!"

"Lần này A Dũng không cần lo lắng vì việc đi học của Tiểu Nghịch nữa!"

Phó Huyền Tự Iui lại hai bước trở lại trong viện, nhanh chóng cầm cung tiễn của mình, nhắc nhở: "Lần này có rất nhiều dê rừng, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn"

Ninh Vô Dạ vừa tiếp tục dựng cung vừa nói: "Hai chúng ta đều là lão thủ, nếu không yên tâm thì đi gọi cả A Dũng."

"Lúc này quá muộn." Phó Huyền Tự mổ cung ra, nhắm chuẩn đàn thú, trong miệng nói: "Tiểu Nghịch tuổi còn nhỏ, có lẽ hiện tại A Dũng cũng đã nằm ngủ."

"Hai chúng ta giải quyết là được."

Ninh Vô Dạ gật đầu, lại bắn ra hai mũi tên: "Đừng thả con nào chạy."

"Chút nữa chia một nửa số thịt dê rừng này cho A Dũng"

Lúc đang nói chuyện, từng nhánh mũi tên rời dây cung bay ra nhanh chóng bắn về phía Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang và một đám yêu tộc.

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, yêu tộc đều thay đổi sắc mặt, rõ ràng Phó sư huynh và Ninh sư huynh đã mất đi ký ức!

Chỉ có điều, hiện tại tu vi của hai người này đều là Hóa Thần.

Cho dù không cần bất kỳ thuật pháp gì, mũi tên bắn ra cũng có uy năng cực kỳ khủng bố với bọn họ!

Vèo vèo vèo...

Phốc phốc phốc...

Tiếng rít khi mũi tên vút không cùng tiếng vù vù khi dây cung chấn động vang lên, chỉ vừa đối mặt Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang miễn cưỡng tránh thoát một vòng bắn, nhưng yêu tộc sau lưng hai người máu bắn tung toé, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã có một nửa mất mạng ngay tại chỗ...

Bộp, bộp, bộp...

Trên đường cái trống không, một nhóm tán tu bước về phía trước dựa theo chỉ dẫn của lão tẩu.

Chẳng mấy chốc, phía trước xuất hiện một tòa tiểu viện cửa riêng, góc đông nam trong viện có một cây đại thụ, cành lá rậm rạp như lọng che bao phủ lại toàn bộ sân nhỏ.

Lúc này, cửa sân nửa mở, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nữ tử cười trộm.

Lúc sắp đến cửa viện, Tưởng Phong Vật dừng chân, tán tu khác cũng dừng lại theo.

Tưởng Phong Vật nhìn về phía trong cửa, chỉ thấy trên đại thụ treo năm chiếc đu dây, năm tên nữ quyến trâm mận váy vải đang cười nói vui vẻ đánh đu dây, cười toe toét như rất vui vẻ.

Trên thêm đá trước cổng có một tiểu đồng gầy yếu đang ngồi, hắn ta dùng khuỷu tay chống đỡ đầu gối, nâng má, trên mặt đầy vẻ không vui.

Bóng dáng nho nhỏ trông như tượng đá trong màn đêm.

Tưởng Phong Vật lập tức nói: "Một người đi lên."

"Hỏi thăm giá tiền tá túc."

Lão giả áo bào xanh bên cạnh lập tức gật đầu, sau đó liếc nhìn tán tu sau lưng, chẳng mấy chốc lại tìm được một tán tu có tu vi hơi thấp, lúc này chỉ vào đối phương, ra lệnh: "Ngươi đi!"

Giống với tán tu lão niên trước đó, tán tu thiếu niên da mặt khô vàng này cũng không dám cự tuyệt.

Hắn ta kiên trì vượt qua đám người, đi ra phía trước, thi triển thủ đoạn điều tra, không phát hiện vấn đề gì liền đi tới trước mặt tiểu đồng kia, hỏi: "Tiểu nhi, dừng chân ở chỗ ngươi cần bao nhiêu bạc?"

Tiểu đồng kia không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như hoàn toàn không nghe được câu hỏi của hắn ta.

Trong lòng tán tu thiếu niên da mặt khô vàng dâng lên cơn giận, nhưng suy nghĩ vẫn kiềm chế, đi vào sân nhỏ, hỏi phụ nhân đang đánh đu dây kia: "Đại thẩm, dừng chân ở chỗ các ngươi tốn bao nhiêu?"

Phụ nhân đang đu dây tung bay qua lại, có người tra hỏi, lập tức đưa tay chỉ bên cạnh, nói: "Không cần tiền, cần tự thu thập đồ vật"

Nghe vậy, tán tu thiếu niên da mặt khô vàng kia lập tức nói: "Đa tạ.

Sau đó hắn ta nhanh chóng đi đến phía dưới gốc đại thụ, lấy ra một sợi dây to từ trong túi trữ vật, cuốn lấy cổ của mình, chợt treo mình lên bên cạnh năm chiếc đu dây kia.

Chương 2421: Giáng lâm

Dây thừng như rắn nhanh chóng nhúc nhích, kéo hắn ta từ mặt đất lên cao cao.

Chẳng mấy chốc, tán tu thiếu niên da mặt khô vàng đung đưa trong gió đêm, bắt đầu đu dây giống mấy người bên cạnh...

Thấy tình cảnh khác thường như thế, đám người Tưởng Phong Vật lại không phát hiện điều kỳ lạ.

Chờ giây lát, thấy tên tán tu phái ra kia đã thành công ở lại, vẫn không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, Tưởng Phong Vật lập tức nói: "Đều đi vào, ở lại trước đã."

Tán tu khác nhao nhao đồng ý.

Thế là, Tưởng Phong Vật đứng tại chỗ, rất nhiều tán tu phía sau hắn ta nối đuôi nhau đi vào nhà này, từng người đi đến dưới cây, tự treo mình lên.

Trong chốc lát, đại thụ đông đúc treo đầy thân thể, cao thấp, rực rỡ muôn màu.

Gió đêm vừa qua, từng thi thể treo cổ như chuông gió va đập vào nhau, bịch bịch bịch... Tiếng động nặng nề không ngừng vang lên bên tai.

Thấy tất cả tán tu đều đã dừng chân, đều không xảy ra vấn đề gì, Tưởng Phong Vật khẽ gật đầu.

Nhưng theo thói quen cẩn thận, hắn ta đứng tại chỗ đợi một hồi lâu, sau khi xác định tất cả bình thường, lúc này mới cất bước đi đến phía dưới gốc đại thụ đã không tìm thấy nhiều bao nhiêu chỗ đu dây...

Thanh Yếu sơn.

Núi non lồng lộng chập trùng kéo dài, từ gần đến xa như bút pháp họa sĩ, từ đậm chuyển sang nhạt, cuối cùng uốn lượn đi vào chân trời mênh mông như tiến vào một thiên địa khác không thể biết, không thể sờ, không thể đi.

Khói lam xanh ngắt, quanh quẩn giữa núi rừng.

Lúc này, mọi tiếng chiêm chiếp, phi cầm dừng bay đầu cành, tẩu thú rong chơi dưới rừng, tiếng sâu bọ xột xoạt, suối nước lững lờ.

Chân núi không chút khói người khí tức đột nhiên sinh ra ý lạnh!

Vô số oán niệm, hận ý, nguyền rủa... Của sinh linh tụ đến phương thiên địa này, cuồn cuộn như triều, cuồn cuộn như sóng, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn trầm bổng, dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ.

Trong nháy mắt, trong vòng xoáy hiện ra một cửa ra vào to lớn.

Cánh cửa này nguy nga hùng tráng, lấy ngàn vạn độc lâu làm nền đá, đền thở hoa mỹ, tiên khí bồng bềnh, cột cửa hai bên đều bị đây leo lít nha lít nhít quấn quanh, trên đó huyết anh từng đống, quái đản quỷ quyệt.

Két két!

Cửa ra vào trống rỗng phát ra một tiếng vang giống như mở cửa, một bóng dáng huyền bào vác đao đi từ bên trong ra.

Chính là Bùi Lăng!

Trong chớp mắt bước vào Thanh Yếu sơn, Bùi Lăng nhanh chóng thu lại tất cả khí tức trên người.

Thanh Yếu sơn là lãnh địa yêu tộc.

Mặc dù địa giới nơi đây chỉ là bên ngoài Thanh Yếu sơn, nhưng vì đề phòng bị yêu tộc đẳng cấp cao phát hiện tung tích, tất nhiên không thể quá khoa trương.

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng xoay người nhìn về phía Bạch Thảo trấn.

Hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vồ một cái về phía Bạch Thảo trấn.

Ngay sau đó, Bạch Thảo trấn cách nơi đây mấy tầng dãy núi, mặt đất xung quanh lập tức đột ngột mọc lên từ mặt đất, sau đó lơ lửng lên cao, bay vào trời cao như là chim yêu to lớn không có chút sức chống cự nào, lập tức bị cưỡng ép na di đến Thanh Yếu sơn...

Bạch Thảo trấn.

Nhà A Dũng.

Căn phòng đã sớm hủy hoại gần như không còn.

Dưới bức tường thấp lấp kín sập xuống như đống đổ nát trên đất bằng tản ra khí tức suy bại, oán giận, Chú Quỷ hóa thành dáng vẻ "Nghịch", vô số sợi tơ nhìn không thấy lập tức kéo dài ra từ thể xác bị trảm làm hai nửa của hắn ta, chui vào hư không.

Cùng lúc đó, trong hư không sau lưng "Nghịch" lập tức hiện ra vô số sợi tơ không thể phát hiện, lực lượng từ nơi tối tăm kết nối với thân thể của nó.

Trong nháy mắt, mệnh cách hai người kết nối, khí tức Chú Quỷ bắt đầu dần khôi phục, thân thể bị chém thành hai nửa của hắn tự nối vào cùng một chỗ, vết thương nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, vết đao biến mất không thấy gì nữa!

Chú Quỷ đứng lên, cách đống đổ nát nhìn về phía "Nghịch"

cách đó không xa, hai người đứng đó giằng co, dù dung mạo, khí tức, quần áo, dáng vẻ... Đều không khác nhau chút nào, như lấy gương soi mình.

Bùi Lăng toàn lực vận chuyển [Thực Nhật bí lục], trực tiếp bắt đầu cướp đoạt mệnh cách của đối phương!

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt "Nghịch" không thay đổi chút nào, khuôn mặt hắn ta cũng lập tức xảy ra thay đổi, trong nháy mắt toàn bộ thể xác bắt đầu cất cao, làn da bắt đầu già yếu, tóc bắt đầu chuyển trắng... Chẳng mấy chốc, hắn ta biến thành một lão tấu dần dần già đi.

Lão tẩu này chỉ có một con mắt hoàn hảo, một con mắt khác lại trống rỗng, đen kịt một màu, nhìn rất khiếp người.

Quanh người lão tẩu còn tản ra mùi hôi thối dày đặc.

Bùi Lăng không xa lạ với luồng khí tức này, đúng là mùi mà hắn ngửi được sau bức tường thấp lúc hắn cưỡi quỷ kiệu tiến vào Bạch Thảo trấn trước đó.

"Nghịch" biến thành lão tấu, chính là tên lão tẩu tự nấu chín huyết nhục!

Ngay sau đó, tất cả sợi tơ trên dưới cả người "Nghịch" bị cắt ra.

Bùi Lăng thành công cướp đoạt mệnh cách của "Tiểu Nghịch", nhưng hắn đạt được mệnh cách của một vị người chết thông thường.

Mặc dù thân thể bị chém thành hai khúc của hắn đã phục hồi như cũ, nhưng khí tức vẫn vô cùng suy yếu.

Đúng vậy, hiện tại tu vi của hắn quá cao, cho dù đây chỉ là một sợi thần thức của hắn, mệnh cách một người chết bình thường cũng như hạt cát trong sa mạc với hắn, còn không được tính là tầm bổ một chút!

Chương 2422: Giáng lâm (2)

Bùi Lăng nhướn mày, hắn không xa lạ gì với chiêu này!

Ban đầu ở trong cánh cửa thứ hai của tạo hóa chi địa, hắn bị hệ thống điều khiển dùng [Thực Nhật bí lục] tranh đoạt vương vị với "Nghịch", nhưng sau khi thành công lại chỉ lấy được một bộ phận mệnh cách cực ít.

Tình huống hiện tại giống như đúc khi đó!

Đối phương không chỉ có một thân phận này, chỉ cần hắn dùng [Thực Nhật bí lục], đối phương sẽ lập tức đổi thân phận!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không tiếp tục ra tay mà là tiếng nói trầm thấp, lạnh như băng nói: "Bản thể ta đã đến"

Tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ Bạch Thảo trấn ầm vang chấn động!

Ngay sau đó, cảnh vật ngoài trấn nhỏ, vòm trời phía trên lập tức xảy ra thay đổi, lại là toàn bộ thị trấn tính cả một phần đất bên ngoài trấn đều bị một luồng lực lượng vô cùng cường đại nhổ tận gốc từ mặt đất.

Cùng lúc đó, nguyền rủa nồng đậm đến cực điểm giáng lâm.

Mặt đất, tường đổ, cỏ cây, lương trụ không trọn vẹn... Ỗ trong tầm mắt, tất cả đều sinh ra từng mặt người oán độc lớn khoảng móng tay.

Tất cả mặt người đều cong khóe miệng cao cao, đang điên cuồng cười to.

"Hì hì... Hì hì ha ha... Hì hì..."

Tiếng vui cười bén nhọn chói tai truyền đến từ từng phương hướng, như nước thủy triều như sóng nhét đầy thiên địa, chấn động hư không.

Những mặt người oán độc này lan tràn khắp nơi, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở trên người "Nghịch".

[Vạn Hồn Chú] !

Nguyễn rủa như là cơn mưa rào vô hình, chẳng mấy chốc bắt đầu ăn mòn toàn bộ Bạch Thảo trấn.

Bạch Thảo trấn.

Ngõ hẹp.

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cùng một đám yêu tộc tự mình thi triển độn pháp, điên cuồng chạy trốn trong ngõ nhỏ chật hẹp.

Trên người bọn họ đều là vết máu loang lổ, phần lớn số máu này đều đến từ đồng bạn.

Trong số yêu tộc, mấy yêu tộc thể phách khổng lồ, hành động không đủ nhanh nhẹn, trên cánh tay, trên lưng, bả vai, thậm chí cái cằm đều cắm từng nhánh mũi tên lông trắng.

Máu tươi thuận theo vết thương ào ạt chảy xuôi, dính ướt pháp y của bọn chúng.

Mùi máu ngai ngái đặc biệt tản khắp, màn đêm bao phủ ngõ nhỏ như vô cùng vô tận.

Sắc mặt rất nhiều yêu tộc trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ, bước chân hốt hoảng chạy phía trước Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, lúc này bọn chúng đều vô thức nghe theo mệnh lệnh của Tứ công chúa và Kiều tiên tử, trong não ngoại trừ chạy vẫn là chạy, lại đã không còn sức suy nghĩ!

Ở phía sau bọn họ... Tiếng bước chân dồn dập vang lên, chẳng mấy chốc trong bóng tối có một bóng người cao lớn nho nhã nhưng không mất vẻ khôi ngô, cùng một bóng người thon gầy mạnh mẽ rắn rỏi lần lượt xuất hiện.

Hai người cất bước đi trong Bạch Thảo trấn tối tăm như đang đi bộ nhàn nhã trong đình viện nhà mình, hiển nhiên vô cùng quen thuộc với địa hình chỗ này.

Bọn họ cầm cung săn trong tay, vác túi đựng tên, lúc truy đuổi cung săn thỉnh thoảng bị kéo căng, buông ra.

Vèo!

Vèo vèo Vèo!

Mũi tên sắc bén xé gió cắt phá bóng đêm, thế đi rào rạt, thắng đến điểm yếu hại của Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang.

Lúc Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang chạy đi, lập tức cảm thấy quanh người rùng mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới như có lợi kiếm treo trên đầu sắp rơi xuống!

Vào lúc mấu chốt, Chung Quỳ Kính Y vung ra trường thương trong tay, một đôi vòng tay linh ngọc trên cổ tay lập tức nát thành bột mịn, tất cả phù văn phía trên trường thương sáng lên, chớp mắt chiếu sáng cả ngõ nhỏ.

Tay nàng cầm trường thương, toàn lực quét qua, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc mũi thương chống đỡ mũi tên bắn đến.

Keng! !!

Một tiếng vang đinh tai nhức óc, hai tay cầm thương của Chung Quỳ Kính Y lập tức chết lặng, khí huyết ở ngực sôi trào, trường thương bản mệnh suýt rời tay bay ra nhưng cũng thành công đánh lệch mũi tên.

Cùng lúc đó, Kiều Từ Quang ra tay, một nhánh hoa như vừa bẻ lặng yên xuất hiện, nó hơn một xích, trên cành cây màu nâu có nụ hoa màu trắng lấm ta lấm tấm, vô số phù văn sáng tắt như hô hấp như vật sống.

Đây là pháp bảo bản mệnh của nàng, [Vạn Huyền Chỉ] !

Bàn tay trắng nõn của nàng chỉ một cái, vô số nụ hoa màu trắng nhao nhao rơi xuống như thiên tuyết bay loạn, trong chớp mắt rời đi đầu cành đều hóa thành nguyệt nhận sương sắc như ánh trăng rối tung cắt phá bầu trời, lấy từng đường vòng cung kỳ quỷ chém về phía mũi tên chạm tới mặt.

Cạch cạch cạch...

Không ngừng vang lên tiếng kim thiết chạm nhau dày đặc, sương nhận kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trảm vào mũi tên, tốc độ mũi tên rất chậm chạp nhưng vẫn bay về phía trước.

Trong tay Kiều Từ Quang bấm niệm pháp quyết, toàn bộ nhánh hoa đột nhiên hóa thành một thanh phi kiếm um tùm, tiếng rít chưa rơi xuống đã ngang nhiên vọt tới bó mũi tên dư thế chưa hết.

Đinh!

Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, cuối cùng mũi tên bị ép chuyển hướng, hung hăng đóng đinh vào một tòa tường viện bên cạnh, trong khoảnh khắc tường viện tính cả sân nhỏ rộng rãi phía sau bị bắn thành một đống đổ nát.

Bụi mù bay khắp, pháp lực quanh người Kiều Từ Quang trì trệ, khí huyết lên xuống như thuỷ triều, đưa tay đánh ra một chiêu, phi kiếm lại khôi phục thành nhánh hoa xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.

Chương 2423: Chỉ cần chúng ta ngừng thật nhanh...

Chỉ có điều, lúc này nhánh hoa đã không còn mềm mại mới mẻ như đã hái xuống mấy ngày, sinh cơ đã có chỗ xói mòn, nụ hoa màu trắng vốn lít nha lít nhít cũng rất thưa thớt, vẻ ngoài ảm đạm.

"Phó sư huynh! Ninh sư huynh! Mau tỉnh lại!"

"Ngươi và ta đều là đồng đạo, sao có thể đối đầu với nhau?"

"Hai vị sư huynh còn nhớ đến Cửu Nghi sơn? Còn nhớ đến Hàn Ẩm Kiếm tông?"

Vừa nói, Chung Quỷ Kính Y và Kiều Từ Quang vừa tiếp tục bỏ chạy.

Hai người bọn họ, một người là Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều; một người là chuẩn trưởng lão xuất thân chân truyền Tố Chân Thiên.

Dù là thân phận địa vị hay thực lực kiến thức đều là thiên kiêu được chín môn phái lớn cẩn thận bồi dưỡng!

Vốn lấy thực lực của các nàng, nếu gặp phải tu sĩ Hóa Thần kỳ bình thường cũng có thể đánh cược một lần!

Chỉ có điều, hiện tại Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ lại là Đạo tử Cửu Nghi sơn và Kiếm tử Hàn Ẩm Kiếm tông, là thiên kiêu trong thiên kiêu!

Cho dù là cảnh giới ngang nhau, hai người cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta!

huống chi, hiện tại tu vi của bọn họ còn thấp hơn một cảnh giới lớn?

Bây giờ có thể trốn, hoàn toàn là vì Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ quên tất cả thủ đoạn thuật pháp, chỉ biết dùng cung săn bình thường, bắn mũi tên phổ thông!

Lúc này, nghe hai người lớn tiếng kêu gọi, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ không có chút ý thu tay nào.

Ninh Vô Dạ lại lấy ra một mũi tên đặt lên dây cung, tùy ý nói: "Có lẽ lúc những dê rừng này di chuyển đã đi nhầm vào Bạch Thảo trấn, hiện tại hoảng sợ, tiếng kêu quá lớn, đừng làm phiền đến hàng xóm"

Phó Huyền Tự cũng dựng lên ba mũi tên, bình tĩnh nói: "Tốc chiến tốc thắng"

"Hai con đê đầu đàn kia tránh quá giỏi, bắn dê rừng khác trước."

Ninh Vô Dạ nói: "Tốt!"

Hắn ta buông ra dây cung, nhìn mũi tên này đâm vào một con dê rừng chạy chậm nhất ở phía sau, chợt nói: "Phẩm chất của những con đê rừng này cũng không tệ, có lẽ lột da có thể bán giá tốt."

"A Dũng muốn đưa Tiểu Nghịch đi học, đi học bên ngoài chắc chắn phải chuẩn bị một ít quần áo bút mực, đều không rẻ"

Phó Huyền Tự nói: "Ta biết, nhìn ta bắn con dê rừng này, mũi tên chắc chắn đâm vào hốc mắt nó."

Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu, nói: "Vậy ta bắn vào tim con bên cạnh"

Nói xong, hai người liên tục thả lỏng dây cung như đang tỷ thí, vèo vèo vèo... Mũi tên nhao nhao xuyên qua trời không, gào thét như sấm, khí thế như không thể đỡ!

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang thay đổi sắc mặt, vội vàng muốn ra tay ngăn cản.

Chỉ là bọn họ vừa ngăn lại hai mũi tên của Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ, khí tức chưa bình phục, căn bản không kịp tiếp tục ra tay!

Bịch, bịch...

Lại là hai tên yêu tộc tốc độ bay không đủ nhanh ngã xuống đất, sinh cơ nhanh chóng tản đi.

Trong lòng Chung Quỳ Kính Y lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù những yêu tộc này luôn bại hoại, ngay cả Hoàng đế khẩu dụ nhắn nhủ nhiệm vụ cũng dám qua loa cho xong, nhưng cũng là sinh linh dưới sự quản lý của Lưu Lam hoàng triều.

Bọn chúng sơ suất với nhiệm vụ là có lỗi, nhưng không sai đến mức phải chết, bây giờ từng người ngã xuống bên cạnh nàng, hơn nữa còn chết trong tay Phó sư huynh và Ninh sư huynh...

"Tứ điện hạ, Phó sư huynh và Ninh sư huynh cực kỳ không bình thường!" Lúc này, Kiều Từ Quang đột nhiên truyền âm nói, "Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta cũng trúng chiêu giống vậy..."

Chung Quỳ Kính Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức truyền âm hỏi: "Ngươi nói là..."

Còn chưa nói hết câu, mấy tên yêu tộc gần bọn họ nhất lập tức vô cùng bối rối hô lên: "Tứ điện hạ! Thị trấn này quá nguy hiểm, phải nhanh chóng tìm nhà ở lại!"

"Nếu tìm không thấy nhà để ở lại, trực tiếp ở lại trên đường cái cũng được!"

"Không thể chạy trốn chờ chết, nhất định phải lập tức dừng lại!"

"Không sai! Chỉ cần chúng ta ngừng thật nhanh, chắc chắn có thể sống sót!"

"Mau dừng lại!"

"Dừng lại!"

"Nhanh! Nhanh lên, lập tức dừng lại!"

Bịch, bịch, bịch...

Lúc nói to làm ồn ào, lại có mấy tên yêu tộc bị mũi tên bắn đến từ sau lưng đâm xuyên qua trái tim, bỏ mình ngay tại chỗ.

Yêu tộc khác lập tức liều lĩnh dừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cũng quỷ thần xui khiến ngừng lại theo.

Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ nhanh chóng dựng cung, lúc đang muốn tiếp tục bắn giết con mồi đột nhiên...

Âm ẩm...

Toàn bộ Bạch Thảo trấn như xảy ra một trận chấn động dữ dội, phố dài đột nhiên nghiêng một cái như muốn xoay chuyển.

Nhưng chẳng mấy chốc chấn động biến mất.

Chợt, nguyền rủa cường đại tràn trề giáng xuống, đường đi, ngõ hẻm mạch, vách tường, căn phòng, cây cối... Tất cả mọi thứ đều hiện ra mặt người oán độc lớn khoảng móng tay, lít nha lít nhít che ngợp bầu trời.

Cùng lúc đó, tiếng vui cười bén nhọn vang lên toàn bộ phương thiên địa này!

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cùng yêu tộc còn lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, mau trốn!

Vèo vèo...

Lúc này, lại có hai mũi tên nhanh nhẹn như điện phá không mà tới, lúc đang muốn xuyên qua thể xác đám người Chung Quỳ Kính Y, phía trên mũi tên đột nhiên sinh ra từng mặt người lớn oán độc khoảng móng tay.

Mũi tên tràn ngập lực đạo nhanh chóng hư thối, chớp mắt hóa thành khói đen tiêu tán.

Chương 2424: Chạy thoát

"Trốn!" Chung Quỳ Kính Y lập tức quát.

Tiếng nói chưa rơi xuống, Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cùng yêu tộc còn sót lại lập tức chạy như điên đến cuối con đường.

Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ theo sát phía sau, không hề có ý thả lỏng.

Dường cái duy nhất trong Bạch Thảo trấn, toàn bộ đường đi nhanh chóng mọc ra lít nha lít nhít mặt người.

Đám người Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang điên cuồng phi độn, trong nháy mắt số lượng mặt người trên đường phố đều tăng vọt một mảng lớn.

Trên mặt đất, hai bên, cây hộ đạo, bình lọ... Tất cả những thứ mà ánh mắt nhìn thấy, mặc kệ tính chất, mặc kệ công dụng, mặc kệ có hay sinh linh không, toàn bộ đều mọc đầy mặt người oán độc.

Tiếng vui cười liên tiếp hội tụ gào thét.

Mặt người mãnh liệt sinh sôi như vô cùng vô tận, theo thật sát sau lưng một nhóm người Chung Quỳ Kính Y, dường như bị sóng lớn nhấc lên, sôi trào mãnh liệt đi theo bước tiến của bọn họ.

Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ cầm cung săn trong tay, chạy vội đuổi theo, không muốn thả đi bất kỳ một con mồi tự đưa tới cửa nào.

Đôi bên một đuổi một chạy trên đường dài mặt người này, càng chạy càng xa... Chẳng mấy chốc, mặt người bắt đầu lan tràn vào hư không, gương mặt oán độc chi chít khắp nơi chất chồng từng đống, tất cả bóng dáng hoàn toàn biến mất trong mặt người khó mà tính toán.

Bạch Thảo trấn.

Nhà Tiểu An.

Góc đông nam trong viện, đại thụ lượn quanh.

Trên cây từng sợi lụa trắng, từng thi thể treo cổ trên đó, thân cành từng cục, giương nanh múa vuốt như gào thét với bầu trời đen kịt.

Nhìn từ xa như giàn cây nho lúc nhập thu, quả lớn từng đống, tình cảnh bội thu đập vào mặt.

Lúc này những tán tu treo mình lên đã toàn bộ không còn khí tức.

Ngay khoảnh khắc sinh cơ của bọn họ tan hết, di thể mới tang lập tức hư thối, dòng máu trộn lẫn nước mủ nhỏ xuống mặt đất, thấm ra dấu vết dầu mõ đục ngầu.

Giòi bọ màu trắng ra vào trên ngũ quan của bọn họ, bận rộn gặm nuốt huyết nhục rách nát.

Ruồi muỗi chen chúc mà tới, vù vù như nước thủy triều.

Phanh, phanh phanh... Phanh...

Gió đêm thổi qua đầu cành, thi thể treo cổ đập vào nhau, tiếng vang nặng nề không ngừng.

Lúc này, Tưởng Phong Vật cũng đi đến dưới cây.

Tưởng Phong Vật không cảm thấy tình huống xung quanh có cái gì không đúng, hắn ta cũng như những tán tu trước đó, lấy ra một sợi dây thừng bên bằng linh tài từ trong túi trữ vật treo ở trên cây, đánh một cái kết, muốn treo mình lên đó.

Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động!

Gốc đại thụ trước mặt rầm rầm lay động, lá rụng nhao nhao, thi thể treo cổ trên cây va chạm vào nhau như chuông gió bị gió thổi, không ngừng vang lên tiếng bịch bịch.

Máu đặc, dầu trơn đang nhỏ xuống mặt đất lập tức nhanh chóng rơi xuống như nước mưa, rất nhiều nơi lộ ra xương trắng âm u.

Cùng lúc đó, nguyền rủa giáng lâm!

Từng thi thể treo cổ nhanh chóng hư thối, tất cả miệng vết thương tranh nhau chen lấn hiện lên mặt người oán độc lớn khoảng móng tay.

Ngay sau đó là đại thụ treo đầy thi thể, mặt đất, căn phòng...

Tiểu đồng ở cổng... Mặt người như thủy triều mọc lên dày đặc, từng khuôn mặt nhếch miệng trừng trừng nhìn về phía Tưởng Phong Vật.

"hì hì... Hì hì ha ha... Hì hì ha ha..."

Tiếng vui cười chói tai che ngợp bầu trời!

Tưởng Phong Vật vừa luồn cổ mình vào thòng lọng, đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Hắn ta lập tức sợ đến ngã nhào trên đất.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì? !

Nhiều việc khác thường như vậy, tại sao hắn ta lại cảm thấy tất cả bình thường?

Chờ chút!

Không phải hắn ta muốn chạy trốn khỏi Bạch Thảo trấn sao?

Vì sao muốn tá túc ở trên trấn?

Những mặt người này... Là nguyền rủa!

Trốn!

Mau trốn!

Lúc này Tưởng Phong Vật bất chấp điều gì khác, lập tức liều mạng bỏ chạy ra đầu trấn.

Đã thấy mặt người xung quanh còn đang nhanh chóng sinh sôi ra, tầng tầng lớp lớp như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng ăn mòn toàn bộ Bạch Thảo trấn...

Nhà trưởng trấn.

Lão trưởng trấn và lão út đều đã nằm ngủ.

Bỗng nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt, bọn họ trực tiếp bị ném ra mặt đất từ trong màn.

"Cha! Địa long xoay người!" Lão út đầy sợ hãi, đứng lên chạy về phía phòng ngủ trưởng trấn, vừa chạy vừa hô: "Nhanh đi đến bãi đất trống bên ngoài trấn!"

Lão trưởng trấn bò dậy từ dưới đất, xoa eo, đang muốn nói chuyện, khóe mắt đột nhiên nhìn thoáng qua vách tường cách đó không xa, từng khuôn mặt người oán độc lớn khoảng móng tay hiện ra, cùng lúc đó một tràng tiếng vui cười chói tai truyền vào trong tai hắn ta.

Hắn ta lập tức giật mình, đột nhiên nhảy lên, một phát bắt được lão út vừa vào cửa: "Đừng đi vào! Nhanh! Nhanh đi dâng hương cho lão gia!"

Chẳng mấy chốc, phụ tử trưởng trấn đều quỳ gối dưới bức tượng Tranh lão gia ở nhà chính, đốt lên hương dây, cung cấp thức ăn mặn, nơm nớp lo sợ câu nguyện: "Tranh lão gia, Bạch Thảo trấn lại xuất hiện quỷ vật... Cầu lão gia phù hộ... Cầu lão gia đại phát thần uy... Cứu cả nhà tín nam..."

"Đại ân đại đức... Đại từ đại bi..."

"Cầu Tranh lão gia cứu mạng..."

Ngay lúc bọn họ đau khổ năn nỉ, xung quanh càng ngày càng nhiều mặt người, tiếng vui cười không ngừng vang lên bên tai, nhanh chóng lan tràn đến phía trên đầu tượng thần.

Đột nhiên, tượng thần ngẩng đầu, trong đôi mắt bộc phát ra yêu lực kinh người!

Sau đó, bên trên lập tức sinh ra từng mặt người oán độc, trong chớp mắt ăn mòn cả tòa tượng thần.

Chương 2425: Chạy thoát (2)

Tượng thần được chế từ đất lập tức bắt đầu hư thối, chảy ra chất lỏng máu mủ, luồng yêu lực vừa bộc phát ra lập tức tan thành mây khói...

Thấy ngay cả Tranh lão gia đều không địch lại mặt người đột nhiên xuất hiện, phụ tử trưởng trấn quá sợ hãi, trong chốc lát tiếng hét chói tai liên tiếp, hai người đều chạy ra ngoài cửa như phát điên.

Ngay chớp mắt bọn họ trốn ra cửa lớn, toàn bộ nhà trưởng trấn đều bị mặt người khó tính toán nuốt hết...

Thanh Yếu sơn.

Cự mộc che trời, trong đó có một gốc cây cao, cành cây tráng kiện mở rộng tán cây, cao vút như đóng, tạo ra bóng tối bát ngát.

Một yêu tộc như sư như hổ, đầu mọc một sừng, kéo năm cái đuôi ghé vào nhánh cây hai mắt nhắm nghiền, năm đuôi hơi lắc trông rất lười nhác.

Lấy nó làm trung tâm, trong vòng trăm dặm không còn tung tích bất kỳ sinh linh gì khác.

Yêu khí mênh mông tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Bỗng nhiên, nó đứng bật dậy nhìn về phía bên ngoài Thanh Yếu sơn, phát ra một tiếng gào thét đây tức giận.

Nhưng nó đang muốn hành động đột nhiên thân hình dừng lại, dường như trong nháy mắt quên lãng cái gì đó.

cẩn thận nghĩ nửa ngày, cũng không biết sau đó phải làm cái gì?

Thế là, Tranh tiếp tục nằm xuống, bắt đầu chuyên tâm liếm láp da lông.

Bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Giữa không trung, Bùi Lăng đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua hư không trước mặt.

Bạch Thảo trấn bị hắn cưỡng ép chuyển từ đằng xa đến Thanh Yếu sơn, chợt ầm vang rơi xuống như là chim yêu gãy cánh, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất.

Lúc này, toàn bộ Bạch Thảo trấn đều bị mặt người oán độc như vô cùng vô tận bao phủ.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh này, mắt thản nhiên không gợn sóng.

Trận [Vạn Hồn Chú] này cũng không phải nguyền rủa mà hắn cố ý thi triển, hoàn toàn chỉ là bố trí khi hắn vừa ra tay.

Hiện tại toàn bộ Bạch Thảo trấn, ngoại trừ những người sống mà hắn cố ý tránh đi, tất cả mọi thứ đều bị hắn nguyền rủa nuốt hết!

Bùi Lăng không tiếp tục ra tay, mà bước ra một bước, cũng xuất hiện ở trên mặt đất, đứng đầu trấn Bạch Thảo trấn yên tĩnh chờ đợi.

Bạch Thảo trấn.

Mặt người oán độc như đầu sóng mãnh liệt, gầm thét tới gần từ phía sau và hai bên.

Khí tức nguyền rủa dày như thực chất đập vào mặt từ bốn phương tám hướng.

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, mấy yêu tộc còn sót lại đã thấy không rõ cảnh tượng trên đường dài xung quanh, chỉ chạy vội giữ mạng.

Phía sau bọn họ, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ cầm cung tiễn trong tay, eo cắm đao săn, đang gắt gao truy sát.

Lúc này, Phó Huyền Tự trầm giọng nhắc nhở: "Dê rừng chạy quá nhanh, cung tiễn hơi khó dùng, đừng lãng phí mũi tên"

Ninh Vô Dạ vắt cung săn lên vai, trở tay rút ra đao săn bên hông:

"Ta không còn mũi tên, không sao, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ không chạy nổi, dùng đao!"

Phó Huyền Tự gật đầu: "Tốt!"

Phía trước, Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, mấy yêu tộc đều sắc mặt trắng bệch.

Bạch Thảo trấn này đúng là có manh mối Thái tử hoàng triều!

Chỉ có điều, tất cả mọi thứ trên trấn đều cực kỳ khác thường!

Pháp tắc khó hiểu, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ đuổi theo bọn họ không bỏ, tư duy logic không bình thường... Còn có nguyền rủa hiện tại...

Dường như lần này bọn họ đi vào, căn bản không phải trấn nhỏ phàm nhân gì đó, mà là một chỗ hung địa mới!

Hiện tại tất cả mọi người đều không biết mình có thể còn sống sót hay không.

"Tứ công chúa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết! Ta mới sống hơn bảy trăm năm, chưa trưởng thành...

Ta không muốn chết!"

"Tứ công chúa, bệ hạ khẩu dụ để chúng ta tới đây tìm kiếm tung tích Thái tử điện hạ, nhưng căn bản không nói nơi đây nguy hiểm như thế, hiện tại chúng ta phải sống sót thế nào?"

"Công chúa điện hạ, ngài là kim chỉ ngọc diệp hoàng triều, tất nhiên có thủ đoạn giữ mạng đặc biệt, cầu xin điện hạ đừng do dự, lập tức mời tu sĩ cấp cao hoàng triều đến đây hộ giá... Chúng ta qua loa nhiệm vụ, trừng phạt đúng tội mặc cho hoàng triều xử trí, không một câu oán hận!"

"Đúng vậy điện hạ, cầu xin điện hạ mau xin giúp đỡ..."

"Cứu mạng! Cứu mạng! !"

Nghe yêu tộc hoảng sợ muốn chết nói, Chung Quỳ Kính Y hít sâu một hơi, muốn nói lời cổ vũ sĩ khí gì đó, nhưng mở to miệng lại không biết nên nói cái gì.

Nhưng đúng lúc này, vô cùng vô tận mặt người tản đi như là thuỷ triều xuống, nguyền rủa tan thành mây khói, cảnh tượng xung quanh thay đổi mạnh, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng dáng đứng chắp tay.

"Bùi Lãng! ?"

Sắc mặt Kiều Từ Quang lập tức ngạc nhiên, chẳng biết từ lúc nào bọn họ đã rời khỏi Bạch Thảo trấn!

Tất cả mọi người lập tức dừng bước chân, chỉ có điều ngoại trừ Kiều Từ Quang, những người khác chẳng những không vui sướng vì sống sót sau tai nạn, ngược lại vẻ mặt càng thêm sợ hãi.

Mấy yêu tộc khó khăn lắm mới sống sót lập tức mặt xám như tro, trong mắt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng.

Lúc này, phía sau bọn họ truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ cầm đao săn trong tay, truy sát tới.

Sau khi thấy Bùi Lăng, lập tức hô: "Là một con hổ hoang!"

"Bắn!"

Phó Huyền Tự lấy trường cung xuống, rút ra hai mũi tên lông trắng cuối cùng trong túi đựng tên, đang muốn kéo dây cung, nhưng ngay sau đó mí mắt hắn ta và Ninh Vô Dạ đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề, dù như thế nào cũng không thể mở ra.

Chương 2426: Sao có thể đối địch với ta?

Hai người lập tức ngã xuống đất, trong chớp mắt tiếng ngáy như sấm, lại trực tiếp ngủ thiếp đi!

Cùng lúc đó, Tưởng Phong Vật chật vật xông ra Bạch Thảo trấn, sắc mặt hắn ta vô cùng hoảng sợ, thấy mình đột nhiên ra khỏi Bạch Thảo trấn lại cực kỳ vui mừng.

Nhưng ngay sau đó hắn ta cũng nhìn thấy Bùi Lăng mắt sắc bình thản đứng phía trước đang nhìn bọn họ.

Sắc mặt Tưởng Phong Vật lập tức trắng bệch như chết, còn sợ hãi hơn lúc hắn ta suýt treo cổ trong Bạch Thảo trấn.

Bộp, bộp, bộp...

Trong tiếng bước chân lộn xôn, trưởng trấn và lão út thở hồng hộc chạy đến, nhìn thấy mọi người ở đây lập tức sợ hãi hô to: "Đi mau! Trên trấn nháo quỷ!"

Còn chưa nói hết câu, một chiếc quỷ kiệu hoa mỹ u ám bay ra từ trong Bạch Thảo trấn.

Trước sau quỷ kiệu đều có bốn tên quỷ vật khôi ngô toàn thân xanh đen, đầu vai khiêng cán kiệu đạp không mà đi, làm kiệu phu.

Không để ý đến những người sống này, quỷ vật kiệu phu nhấc quỷ kiệu đi thẳng đến trước mặt Bùi Lăng mới dừng lại, tám tên kiệu phu buông cán kiệu ra, nằm rạp trên mặt đất chờ đợi "Vương" hạ lệnh.

Thấy cảnh này, tiếng kêu gào của phụ tử trưởng trấn im bặt mà dừng, không dám tiếp tục lên tiếng.

Thấy tất cả người sống đều đã rời khỏi Bạch Thảo trấn, Bùi Lăng không do dự nữa, lúc này tiếng nói lạnh băng nói: "Nghịch, ngươi không chịu nổi cả khí tức của ta, sao có thể đối địch với ta?"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phương thiên địa này lập tức hóa thành huyết sắc mênh mông.

Mặt đất tuôn ra dòng máu, bầu trời có mưa máu bay lả tả.

Mỗi một giọt máu mưa đều tản khắp đao ý dữ tợn, bạo ngược, máu me, bá đạo, nơi đi qua như ngàn vạn lưỡi đao cùng nhau chém xuống, cỏ cây ngăn trở, sông núi sụp đổ, địa hình thay đổi trong nháy mắt!

Dòng máu ào ạt chảy xuôi, dần dần thành trùng trùng điệp điệp, nơi chảy qua sông rộng thay đổi tuyến đường, ngọn núi đổ sụp.

Trong chốc lát, phương địa giới này hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới.

Giữa thiên địa như có xiềng xích trùng điệp giam cầm trấn áp.

[Di Thiên Huyết Ngục] !

Trong Huyết Ngục, ngoại giới không có cách nào cảm giác tất cả; tất cả độn pháp đều không thể chạy ra nơi đây; tất cả thủ đoạn cũng không thể tương thông với ngoại giới!

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thiên địa mơ hồ, vạn vật võ thành mảnh nhỏ, chỉ có huyết sắc cuồn cuộn như ngày tận thế tới, suối máu trào lên gào thét, thôn phệ tất cả.

Trong Bạch Thảo trấn lập tức truyền ra một giọng nói âm u lạnh lẽo, hùng vĩ: "Nghịch!"

Trật tự thiên địa thay đổi theo tiếng, nguyền rủa, mặt người trong Bạch Thảo trấn lập tức tiêu tán.

Từng giọt mưa máu rơi xuống từ phía vòm trời; một luồng suối máu đảo ngược về vị trí bọn chúng xuất hiện; sông núi cỏ cây, khôi phục dọc theo quỹ tích bọn chúng bị tàn phá...

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, yêu tộc, tán tu, một nhà trưởng trấn... Toàn bộ đều rút lui về phía Bạch Thảo trấn.

Sắc mặt Bùi Lăng bình thản, lúc này duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía Bạch Thảo trấn.

Khí thế quanh người hắn nhanh chóng tăng lên, áo ngoài phồng lên, tóc mực bay múa, trong chớp mắt đầu ngón tay điểm xuống, vô số bùn cát đá vụn lơ lửng bay lên.

Toàn bộ Bạch Thảo trấn nhao nhao bay ngược lên vòm trời.

Cả thiên địa như đã mất đi trọng lực!

Một luồng lực lượng cực lớn vô hình, kinh khủng, cuồn cuộn như tinh thần vẫn lạc!

Oanh!

Toàn bộ mảnh địa giới này lập tức sụp đổ, bụi mù nặng nề như nỉ màn, lít nha lít nhít vết nứt xen lẫn như lưới, tung hoành trời cao.

Bạch Thảo trấn lập tức hôi phi yên diệt, lộ ra một cái hố to sâu không thấy đáy ở dưới đất, trong hố to vết rách dày đặc, suối ngầm dâng trào ào ạt.

Trên bầu trời, tro tàn bay lả tả như tuyết như tản.

Trấn nhỏ lơ lửng mà lên bị đánh nát, quấy, hỗn hợp... Như là một tòa lục địa xoã tung bay trên vòng trời.

Sắc trời xuyên qua bị lọc đi phần lớn ánh sáng, cuối cùng như một tầng ánh trăng lặng yên rơi xuống, như che lấp bao phủ mặt đất.

Đây là [tinh thần Chỉ] !

Một trong những tiên thuật hắn lấy được từ bên ý chí Chân Tiên, có thể phá hư quy tắc và trật tự một phương thiên địa!

Ngay chớp mắt trấn nhỏ bị phá hủy, một sợi sương mù màu xám đen bay ra từ trong hố to, trong nháy mắt chạy tới chỗ sâu trong Thanh Yếu sơn.

Bùi Lăng tùy ý đưa tay, một tay hút sương mù vào lòng bàn tay!

Sương mù không ngừng vặn vẹo giãy giụa, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh khủng như lập tức muốn tự bạo, nhưng ngay sau đó...

Pháp tắc trong tay Bùi Lăng biến hóa, sương mù lập tức yên tĩnh lại như rơi vào một loại ngủ say không thể ngăn cản nào đó.

Dùng pháp tắc phong ấn lại " tàn hồn Nghịch", Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lấy ra một cái Dưỡng Hồn túi đẳng cấp cao, để nó vào trong đó.

Tận đến lúc này, hắn mới hơi quay đầu nhìn về phía đám người Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang.

Tu vi của Chung Quỷ Kính Y và Kiều Từ Quang đều đã đi vào Nguyên Anh hậu kỳ.

Trên dưới cả người hai nữ tu đều không có thương thế, nhưng khí tức lại đang bình phục, đến nay hô hấp còn có vẻ gấp rút, hiển nhiên vừa mới trải qua một tình cảnh nguy hiểm cửu tử nhất sinh.

Chương 2427: Sao có thể đối địch với ta? (2)

Mấy tên yêu tộc nhắm mắt theo đuôi bọn họ, theo thứ tự là một nam tử âm nhu áo bào hoa lệ, cầm trong tay quạt lông; thiếu niên vác mai rùa trông như thật thà; nam tử trẻ tuổi hùng tráng khôi ngô, đầu mọc tai gấu; nam tử áo lam quanh người quanh quẩn khí tức biển cả.

Còn có hai tên nữ yêu tu tay nắm tay, bên trái sắc màu rực rỡ, quần áo mỏng nhẹ, trên da thịt tỏa ra hương thơm; phía bên phải eo nhỏ nhắn như liễu, vừa liếc nhìn đã thấy được vẻ đẹp, sau lưng mọc lên bốn cánh đều óng ánh sáng long lanh, lúc nào cũng vang lên tiếng vù vù.

Mấy tên yêu tộc này đều là tu vi Nguyên Anh kỳ, mỗi một người đều bị thương không nhe.

Còn tên tán tu lẻ loi trơ trọi đứng bên cạnh là Kết Đan đỉnh phong, chưa bị thương, khí tức cũng rất bình ổn, chỉ là sắc mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng như sợ hãi quá độ.

Ngược lại trạng thái phàm nhân một nhà trưởng trấn tốt nhất...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, bình thản nói: "Tứ điện hạ, Kiều tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ"

Nghe vậy, Kiều Từ Quang vừa muốn đáp lời, Chung Quỳ Kính Y lập tức cầm trường thương, trên mặt lộ ra vẻ liều chết, tiếng nói âm vang: "Ma đầu!"

"Chung Quỷ thị ta và tà ma không đội trời hôm, hôm nay phải tử chiến đến cùng!"

Mấy tên yêu tộc kia lập tức lấy lại tinh thần, đây là Bùi Lăng!

Thánh Tử Trọng Minh tông đồ thành diệt tộc, phạm thượng, giết người giết yêu đều không nháy mắt!

Mặc dù không phải đối phương ra tay, toàn bộ bọn họ đã chết trong Bạch Thảo trấn, nhưng bây giờ... Đối phương đã giải quyết sự tồn tại kinh khủng trong Bạch Thảo trấn, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ!

Nam tử âm nhu quần áo hoa lệ, cầm quạt lông trong tay lập tức nơm nớp lo sợ nói: "Tứ điện hạ, Tứ điện hạ nói không sai!"

"Lưu Lam hoàng triều ta cũng là một trong chín tông thiên hạ."

"Kính xin ma... Kính xin các hạ nghĩ lại!"

Tiếng nói vừa ra, thiếu niên vác mai rùa chất phác là đồng bạn của hắn ta cũng nhanh chóng gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì nói: "Tứ điện hạ là dòng dõi được sủng ái nhất ở Chung Quy thị thế hệ này, vừa rồi nàng... Vừa rồi đã đưa tin toàn bộ tình huống nơi này cho hoàng triều."

"Lưu Lam hoàng triều ta đã biết tất cả chuyện xảy ra ở nơi này!"

Nam tử tai gấu kia ồm ồm nói: "Không sai! Thái Thượng Hoàng triều ta lập tức đuổi tới!"

Hai tên nữ yêu tu nhìn nhau, cùng dịu dàng nói: "Chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta, hoàng triều ta còn có lão tổ tông chúng ta tất có thâm tạ!"

Nghe vậy, Bùi Lăng vẫn không nói gì, tên tán tu Kết Đan đỉnh phong đứng bên cạnh lập tức lao tới trước chân hắn: "bịch" một tiếng trực tiếp quỳ xuống mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, lớn tiếng nói: "Người dân dã Tưởng Phong Vật, bái kiến U Dương đao thánh!"

"U Dương đao thánh long chương phượng tư, nghĩa bạc vân thiên! Trừ gian diệt ác, lòng dạ nhân hậu!"

"Đao Thánh nhiệt tình vì lợi ích chung, yêu nhỏ tiếc yếu!"

"Tưởng Phong Vật tam sinh hữu hạnh, hôm nay có thể chiêm ngưỡng thánh dung Đao Thánh!"

"Có thể được Đao Thánh đến đây, phương thiên địa này thật là vinh hạnh!"

Sau đó nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang cùng mấy yêu tộc kia, lộ ra vẻ vô cùng tức giận: "Ỗ trước mặt U Dương đao thánh, dám không quỳ! Thật sự không biết tôn ti, không có chút quy củ nào!"

"Nguy đạo là ngụy đạo, ra vẻ đạo mạo, thật ra đều là mặt người dạ thú!"

Tiếp theo chuyển sang Bùi Lăng, vô cùng nịnh nọt nói: "Có thể bái kiến U Dương đao thánh, là phúc phận chúng ta tam sinh tam thế mới có."

"Nhanh chóng quỳ xuống!"

"Cung nghênh Đao Thánh!"

"U Dương đao thánh là nhân vật hàng đầu từ thuở Bàn Nhai giới ta khai thiên tích địa."

"Phương thiên địa này chung linh dục tú, đều ở trên người Đao Thánh!"

"Chúng ta chỉ là sâu kiến, có thể gặp mặt Đao Thánh đã là việc tha thiết ước mơ..."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức hơi kỳ quái.

Mặc dù biết rõ tán tu này đang vỗ mông ngựa, nhưng nghe hình như cũng không tệ?

Ừ... Rất có thể, đây là lời nói thật lòng của Tưởng Phong Vật!

Dù sao người này chỉ là một Kết Đan đỉnh phong, còn kết Tạp Đan vẩn đục không chịu nổi, đối mặt với bản thể Độ Kiếp của hắn, sao dám nói dối nửa chữ?

Rất hiển nhiên, từng chữ của Tưởng Phong Vật đều phát ra từ tim gan.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói: "Bản tọa và Chung Quỳ thị Tứ điện hạ, Tố Chân Thiên Kiểu tiên tử là bạn cũ"

"Ngươi không được vô lễ!"

Tưởng Phong Vật lập tức hiểu ý, nhìn vẻ mặt Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, lập tức lại biến thành vẻ vô cùng lấy lòng, vội vàng nói: "Hai vị tiên tử quốc sắc thiên hương, có lòng từ bị, là tuyệt sắc thiên kiêu mà cả đời tiểu nhân ít thấy!"

"Vừa rồi tình huống khẩn cấp có chỗ mạo phạm, kính xin hai vị tiên tử đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân."

"Cũng chỉ có nhân tài như hai vị tiên tử mới có thể lọt vào mắt xanh của U Dương đao thánh!"

"Hôm nay có thể bái kiến U Dương đao thánh, lại tận mắt thấy bạn cũ của Đao Thánh, tiểu nhân thật sự là phúc phận không cạn...

Sắc mặt Chung Quỳ Kính Y lạnh lẽo, bạn cũ?

Ha ha!

Nàng và ma đầu Bùi Lăng kia chưa từng có quan hệ gì!

Chương 2428: Công chúa bị bán!

Mặc dù lúc này không biết đối phương có ý gì, nhưng...

Nghĩ đến đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức lạnh lùng nói: "Ma đạo tặc tử, nói hươu nói vượn!"

"Bản cung và ngươi vốn không quen biết, sao là bạn cũ?"

"Muốn chiến thì chiến, đừng giả vờ giả vịt!"

Ngay sau đó, nàng nhanh chóng truyền âm cho yêu tộc sau lưng, "Ta sẽ tự bạo ngay, hy vọng có thể ngăn chặn ma đầu Bùi Lăng kia một chớp mắt"

"Các ngươi nắm lấy cơ hội, lập tức trốn vào sâu trong Thanh Yếu sơn!"

"Thanh Yếu sơn là khu vực của yêu tộc, mặc dù Yêu Đế không thích tục vụ nhưng Bùi Lăng là người trong Trọng Minh tông, chỉ cần Yêu Đế cảm nhận được khí tức của hắn, nhất định sẽ không ngồi nhìn Trọng Minh tông vào Thanh Yếu."

"Cho dù ma đầu kia mạnh hơn, cũng phải cân nhắc hậu quả khi chọc giận Yêu Đế!"

Truyền âm kết thúc, Chung Quỳ Kính Y đang muốn trực tiếp ra tay, nhưng lúc này nam yêu tu âm nhu trang phục hoa lệ, cầm quạt lông trong tay lập tức ho khan một tiếng, chợt nói: "Vị Tưởng Phong Vật đạo hữu này nói không sai!"

"Tứ công chúa điện hạ triều ta và Tố Chân Thiên Kiều tiên tử thật sự là Bùi ma... Bạn cũ thân thiết của U Dương đao thánh!"

"Trên thực tế, dù là Tứ công chúa điện hạ hay Kiểu tiên tử, đều ngưỡng mộ U Dương đao thánh đã lâu."

"Chỉ có điều nữ tu luôn xấu hổ, hôm nay nhìn thấy Đao Thánh, điện hạ nỗi lòng kích động, khó tránh khỏi nói một đằng nghĩ một nẻo..."

Nghe vậy, đầu tiên yêu tộc khác khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng đều là ánh mắt sáng lên!

Hiện tại trốn chắc chắn trốn không thoát!

Dù Tứ công chúa điện hạ bằng lòng dùng tự bạo tranh thủ sinh cơ cho chúng nó, nhưng vừa rồi ngay cả sự tồn tại kinh khủng trong Bạch Thảo trấn cũng rơi vào tay Bùi Lăng, với chút tu vi của bọn chúng, chỉ sợ một suy nghĩ của đối phương là có thể diệt sát toàn bộ bọn họ ở đây!

Căn bản không thể trốn vào sâu trong Thanh Yếu sơn!

Huống chi, dù cùng là yêu tộc, tổ tiên bao nhiêu năm chưa từng liên lạc, biết đâu giữa đôi bên còn có ân oán gì đó, Thanh Yếu yêu tộc dựa vào cái gì để tử chiến với một vị ma đạo cự phách vì chúng nó?

Hiện tại tán tu Tạp Đan bình thường này chỉ như cỏ rác, chỉ a dua nịnh hót Bùi Lăng vài câu đã có thể sống sót, vì sao bọn chúng không thể?

Thế là, mấy tên yêu tu này như đột nhiên khai khiếu, yêu tộc biến từ gấu ngựa kia lập tức đi đến bên cạnh Tưởng Phong Vật, cũng quỳ "bịch" một cái xuống đất, lời lẽ chính nghĩa nói: "Không sai"

"Chúng ta làm chứng, Tứ điện hạ và Kiều tiên tử đều quen biết U Dương đao thánh đã lâu."

"U Dương đao thánh có đức độ, hiên ngang như hạc, băng hác ngọc hồ, dù chúng ta ở Lưu Lam hoàng triều đã lâu, liên quan tới thanh danh tốt đẹp của Đao Thánh cũng như sấm bên tai'"

"Bởi vì cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay tận mắt thấy phong thái Đao Thánh, đúng là người gió yên ổn trăng sáng, hoài chân bão tố, hồng trù hạc lữ...

Mấy tên yêu tu khác lần lượt học theo, liên tục quỳ xuống đất nói: "U Dương đao thánh long tướng hổ trĩ, vẻ ngoài hàm hậu, cái gọi là đức dày lưu quang, chính là nhân vật Đao Thánh như vậy..."

"Tiểu yêu ngu xuẩn, đời này chưa từng nói dối, Đao Thánh côi ý kỳ hành như mây đỏ trên trời, tín phục thấu đáo, người tao nhã thông minh... Có thể xưng chi sư muôn đời..."

"U Dương đao thánh có lý đức, đức che tứ phương..."

"Đao Thánh đức cao vọng trọng, phong nhã thông minh, liêm khiết can đảm..."

Lúc mới đầu, bọn chúng vẫn chỉ nịnh nọt phẩm hạnh của Bùi Lăng, càng về sau càng rõ ràng: "Tứ điện hạ, Kiều tiên tử và Đao Thánh xa cách đã lâu, hôm nay đoàn tụ, chắc hẳn Tứ điện hạ cũng tốt, Kiều tiên tử cũng được, đều có rất nhiều lời muốn nói cùng Đao Thánh. Chúng ta không dám ở lại làm phiền..."

"Không sai! Chúng ta đi cùng Tứ điện hạ còn có Kiều tiên tử, trên đường đi Tứ điện hạ và Kiều tiên tử đều nhắc tới Đao Thánh...

"Đao Thánh là nhân vật bậc nào! Mặc dù Tứ điện hạ là kim chỉ ngọc diệp Chung Quỷ thị, mặc dù Kiều tiên tử là thiên kiêu chân truyền Tố Chân Thiên nhưng có thể hầu hạ Đao Thánh, mới là tạo hóa chân chính của bọn họ!"

"Đao Thánh minh giám, Tứ điện hạ còn có mấy người tỷ muội đều là mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, tỷ muội bọn họ tình thâm, tiểu yêu nguyện mời các nàng đến đây làm khách vì Đao Thánh..."

"Kiều tiên tử cũng có rất nhiều đồng môn sư tỷ muội, từng người như hoa như ngọc, tiểu yêu cũng nguyện ý cống hiến sức lực cho Đao Thánh..."

Nhìn thấy tình cảnh này, Tưởng Phong Vật lập tức nhướn mày, trong lòng mắng to những yêu tộc này đều là phế vật!

Lúc đầu êm đẹp, nhiều tên không biết điều như vậy đến hùa theo hắn ta, biết đâu ma đầu kia... U Dương đao thánh này vui lòng còn có thể buông tha cho mình, nhưng bây giờ đám rác rưởi này đường đường là yêu tộc trong Lưu Lam hoàng triều, một thành viên trong chín tông, hậu duệ đại yêu lại chẳng có chút gan dạ nào, từng người thuận miệng nịnh nọt, trình độ thành thạo, tốc độ quỳ gối còn xe nhẹ đường quen hơn hắn ta, thật sự vô sỉ đến cực điểm!

Nghĩ tới đây, Tưởng Phong Vật lập tức nói: "U Dương đao thánh thân phận cỡ nào, nói Chung Quỳ thị Tứ điện hạ và Kiều tiên tử là bạn cũ, vậy chắc chắn là bạn cũ, sao cần các ngươi chứng minh?"

Chương 2429: U Dương đao thánh tình nghĩa vô song!

"Hơn nữa, hai vị tiên tử này có thể hầu hạ U Dương đao thánh, sao chỉ là vận mệnh của các nàng?"

"Đây căn bản là tạo hóa của Lưu Lam hoàng triều!"

"Là tạo hóa của Tố Chân Thiên!"

Mấy tên yêu tu nghe vậy cũng không cam chịu yếu thế, lập tức nói: "Lão tổ tông nhà chúng ta từng nói, vạn sự có nhân tất có quả.

"Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên sừng sững vạn năm, bồi dưỡng vô số mỹ nhân, đây là Nhân"

"Quả là mỹ nhân hai tông nên hầu hạ Đao Thánh..."

Tưởng Phong Vật nhanh chóng nói: "Cái gì mỹ nhân hai tông!

Mỹ nhân trong thiên hạ này đều phải tự hào vì được hầu hạ Đao Thánh!"

Ngay sau đó yêu tu nói: "Sao chỉ có từng đó mỹ nhân! Tất cả Bàn Nhai giới đều là của U Dương đao thánh, nhưng bị chín tông... Bị tám tông ngoại trừ Trọng Minh tông chiếm đoạt!"

Tưởng Phong Vật nói: "Vạn Hủy hải cũng nên thấy vinh hạnh vì có thể hầu hạ Đao Thánh!"

Yêu tu vội vàng nói: "Thanh Yếu sơn có thể được Đao Thánh giá lâm, là may mắn đời này!"

"Vĩnh Dạ hoang mạc nên thuộc về Đao Thánh!"

"U Tố mộ cũng thuộc về Đao Thánh!"

"Còn có Phù Sinh cảnh..."

"Còn có... Còn có... Cùng... Đều là của Đao Thánh! !!"

Lúc này, Chung Quỳ Kính Y vốn đang chuẩn bị liều mạng nhưng nghe vậy suýt nữa bị chọc tức điên!

Nàng là công chúa Lưu Lam hoàng triều, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, hưởng thụ vạn dân cung phụng, cũng làm hết trách nhiệm che chở vạn dân.

Vì vậy, dù không hài lòng những yêu tộc bại hoại lười biếng này nhưng cũng coi bọn chúng là con dân hoàng triều, không tiếc tính mạng của mình cũng phải tranh thủ chút hy vọng sống vì bọn chúng. Kết quả vào lúc mấu chốt, những yêu tộc này lại trực tiếp bán đứng vị công chúa là nàng!

Thậm chí Kiều Từ Quang cũng bị kéo vào!

Chỉ có điều, dù sao nàng cũng là thiên kiêu được Chung Quỳ thị bồi dưỡng cẩn thận, chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, những yêu tộc này sinh ra ở hoàng triều, lớn lên ở hoàng triều, đã sớm bị cuộc sống an nhàn giàu có lâu ngày mài sạch huyết khí và cốt khí của tổ tiên, cho dù hoàng triều nhiều lần cho chúng nó cơ hội cũng đã không có thuốc chữa!

Hiện tại chỉ có Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang ngay thẳng không thay đổi, đức hạnh giống nàng, thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể liều mạng với ma đầu kia một lần!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y lặng lẽ lấy ra phù lục đặc chế từ trong tay áo, âm thầm truyền âm cho Kiều Từ Quang: "Kiều sư muội, hôm nay chắc chắn không thể trốn được"

"Đều là ta liên lụy sư muội, hiện tại trong tay trái của ta có một tấm át chủ bài do Hoàng tằng tổ ban tặng, chắc có thể ngăn ma đầu kia một chớp mắt, sư muội chú ý thời cơ..."

Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, tay trái của nàng đã bị Kiều Từ Quang đè lại, cùng lúc đó bên tai nàng vang lên truyền âm của Kiều Từ Quang: "Tứ điện hạ đừng căng thẳng"

"Bùi Lăng khác đám ma tu kia."

"Là người rộng rãi, phẩm hạnh đôn hậu, tuyệt đối không tổn thương chúng ta."

Chung Quỳ Kính Y nghe vậy khẽ giật mình, trong chốc lát lại không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Một hồi lâu sau, cuối cùng nàng đã lấy lại tinh thần.

Ma đầu kia thải bổ Tông Chủ Tư Hồng Khuynh Yến bản môn trước mặt mọi người! Thải bổ tổ sư Độ Kiếp Vô Thủy sơn trang trước mặt mọi người! Khinh bạc mẫu hậu nàng trước mặt mọi người!

Ma đầu làm xằng làm bậy, đại nghịch bất đạo, phát rồ như thế, đã đến tình trạng toàn bộ Bàn Nhai giới chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe!

Nhưng hiện tại chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang lại nói đối phương đôn hậu rộng rãi?

Không!

Nhất định là ma đầu Bùi Lăng kia dùng thủ đoạn gì, khống chế Kiều Từ Quang!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y nhìn về phía Bùi Lăng, về liều chết trong mắt cứng như bàn thạch, tiếng nói âm vang: "Ma đầu!

Ta liều mạng với ngươi!"

Nói xong, nàng một phát tránh thoát cánh tay Kiều Từ Quang, hai tay nắm chặt trường thương, trực tiếp lao về phía Bùi Lăng!

Lúc này, thấy tán tu Tưởng Phong Vật và những yêu tu may mắn còn sống sót này, đều thích nói lời thật, lại lời lẽ chân thành, từng câu thật lòng, có thể gọi là nghĩ sao nói vậy, chân thành tự nhiên, Bùi Lăng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu.

Nói thật, bởi vì trước đó khiêu chiến Tông Chủ chín môn phái lớn, bị yêu tộc Hợp Đạo Lưu Lam hoàng triều đánh lén, ấn tượng của hắn với yêu tộc vẫn còn có chút thành kiến.

Nhưng lúc này đám yêu tu lại lòng dạ ngay thẳng, lương thiện, đoan chính, lại cung kính khiêm nhường, yên phận chính nghĩa, cho dù lời lẽ hơi quê mùa cũng là chân thành ngu ngốc.

Xem ra, yêu cũng có yêu tốt, cũng không phải tất cả yêu tộc đều hèn hạ vô sỉ, cả ngày tụ tập lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen.

Keng!

Nhưng vào lúc này, một cây trường thương cắt qua hư không đột nhiên đâm đến trước người Bùi Lăng, ngay lúc sắp chạm đến áo bào hắn lại bị một luồng đao ý vô hình ngăn cản, không thể tiến lên chút nào!

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, tập trung nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y, lại không hề có ý ra tay.

Nguyên Anh kỳ, cho dù hắn đứng yên không động đậy, đối phương dùng hết thủ đoạn, pháp lực hao hết cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn!

Hắn từ tốn nói: "Mấy năm trước từ biệt ở trường tư thục Khê Ngọ, thực lực điện hạ càng tinh tiến hơn lúc trước."

Chương 2430: U Dương đao thánh tình nghĩa vô song! (2)

Trưởng tư thục Khê Ngọ? !

Sao ma đầu kia biết việc này?

Chung Quỳ Kính Y lập tức khẽ giật mình, chỉ cảm thấy giọng điệu của Bùi Lăng đột nhiên khiến nàng có sự quen thuộc khó hiểu.

Không đợi nàng lại có phản ứng, Bùi Lăng đã nhìn về phía Tưởng Phong Vật, phân phó: "Ngươi đưa phụ tử trưởng trấn đi, sắp xếp ở lại chỗ khác."

"Không thể truyền việc ở Bạch Thảo trấn ra ngoài."

Thấy Bùi Lăng không có ý muốn giết mình, Tưởng Phong Vật lập tức cực kỳ vui mừng, liên tục dập đầu nói: "Tạ ân điển Đao Thánh! Tạ ân điển Đao Thánh!"

"Đao Thánh tình nghĩa vô song! Khoan dung độ lượng!"

"Đao Thánh có khẩu dụ, tiểu nhân muôn lần chết không chối từ, nhất định làm được!"

Nói xong, hắn ta lập tức đứng dậy, lấy ra một khung phi toa không có chút đồ trang trí ra dáng nào, khí tức hỗn tạp.

Chiếc phi toa này chỉ là linh khí, thủ pháp luyện chế lại thấp kém, ngay cả màu sơn trên thân phi toa cũng đậm nhạt không đồng nhất, hơi loang lổ. Nếu ở chín tông, đừng nói Kết Đan, ngay cả tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ cũng chưa chắc để ý đến.

Tưởng Phong Vật bấm pháp quyết, nhanh chóng chuyển phụ tử trưởng trấn vào trong phi toa, sau đó hắn ta cũng hóa thành độn quang chưi vào trong đó, phi toa lập tức lơ lửng mà lên, chạy ra bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn không lo lắng tiếp theo Tưởng Phong Vật này sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn.

Không nói đến sự uy hiếp của người Trọng Minh tông với tán tu, câu nói vừa rồi thật ra là [Khổ Thệ Chú].

Chỉ cần Tưởng Phong Vật đồng ý sẽ không thể vi phạm!

Hơn nữa, chỉ cần Tưởng Phong Vật đưa phụ tử trưởng trấn đến nơi an toàn, ba người này sẽ hoàn toàn chuyện lãng quên hôm nay...

Ngay sau đó, Bùi Lăng nhìn về phía những yêu tu rất thích nói thật lòng, chưa từng nói dối, hơn nữa phẩm hạnh cực kỳ chính trực, lập tức nói: "Các ngươi cũng có thể rời đi."

"Thế nhưng không thể truyền chuyện hôm nay ra ngoài"

Đám yêu tu vui mừng quá đỗi, cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao dập đầu nói: "Đa tạ U Dương đao thánh!"

"Đao Thánh cao thượng!"

"Nguyện Đao Thánh trường sinh cửu thị, sớm ngày thành tiên!"

"Chúng ta không làm phiền Đao Thánh và Tứ điện hạ, còn có Kiều tiên tử ôn chuyện!"

"Đúng đúng đúng! Tứ điện hạ, Kiều tiên tử có thể quen biết với Ú Dương đao thánh, là phúc khí lớn lao của hai vị, kính xin hai vị đừng tùy hứng, ngàn vạn trân quý...

Nói xong, mấy tên yêu tu lập tức thi triển độn pháp, chạy ra bên ngoài Thanh Yếu sơn, không hề có ý quan tâm sự sống chết của công chúa hoàng triều.

Chứ đừng nói đến một người ngoài như Kiều Từ Quang.

Lúc này, Bùi Lăng tiện tay vung lên, màn kiệu quỷ kiệu lập tức mở ra, Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ đang mê man đều bị lực lượng vô hình kéo vào trong kiệu.

Bùi Lăng thản nhiên phân phó: "Đưa đến Lưu Lam hoàng triều."

Tám tên quỷ vật làm kiệu phu lập tức lĩnh mệnh, sau khi khom mình hành lễ, liền nâng quỷ kiệu lên, tung bay đến Lưu Lam hoàng triều.

Bùi Lăng lại nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, ôn hòa nói: "Nơi đây là Thanh Yếu sơn, cũng không phải nơi nói chuyện."

"Ta đã cởi bỏ thủ đoạn trên người ba người Chung Quy Việt Cức, Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ"

"Nhưng còn phải cần một khoảng thời gian để bọn họ tỉnh lại."

"Bây giờ các ngươi cùng quỷ kiệu có thể an toàn trở lại Lưu Lam...

Còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy Tưởng Phong Vật vừa rời đi đầu tiên, chiếc phi toa thứ phẩm của hắn ta đang từ phi độn tới một phương hướng khác của Thanh Yếu sơn.

Bùi Lăng thấy rõ ràng phi toa dừng lại, ngay sau đó Tưởng Phong Vật thoát ra từ bên trong, quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính nói: "Bái kiến U Dương đao thánh!"

"Đao Thánh hồng phúc Tề Thiên, trường sinh cửu thị, sâu nhân hậu trạch..."

"Tiểu nhân đưa phụ tử trưởng trấn đi, tiếp theo chắc chắn sẽ tìm một nơi dân phong thuần phác, khí hậu phì nhiêu, sắp xếp cho bọn họ..."

Nói xong, thấy Bùi Lăng không có ý ngăn cản, Tưởng Phong Vật thầm thở phào trở về phi toa, tiếp tục chạy ra bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Ngay sau đó, yêu tu vừa chạy đi cũng phi độn cực nhanh trở về từ một phương hướng khác.

Những yêu tu này thấy Bùi Lăng đều thay đổi sắc mặt, sau khi kịp phản ứng vội vàng hành lễ: "Bái kiến U Dương đao thánh!"

"Đao Thánh tha thứ rộng lượng, như ngọc chưa mài..."

Cũng giống như Tưởng Phong Vật vừa rồi, thấy Bùi Lăng vẫn đứng chắp tay không có ý ra tay, đám yêu tu vội vàng nịnh nọt vài câu, nhanh chóng chạy ra bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Ngay sau đó, phía trên cỏ mọc bồng bềnh thấm thoát, quỷ kiệu cũng bị tám tên quỷ vật nhấc trở về từ một phương hướng nào đó của Thanh Yếu sơn.

Sắc mặt Bùi Lăng hơi trầm xuống, lúc này không chút do dự, hắn duỗi tay về phía trước, trong hư không lập tức mở ra một cánh cửa ra vào nguy nga.

Cánh cửa này đơn thuần được tạo ra từ oán niệm, hận ý, nguyền rủa... Đầy khí tức không rõ và ác niệm.

Trong cửa ra vào đen kịt như che giấu vô tận quỷ quái, tản ra âm khí cuồn cuộn, chỉ một thoáng đã bịt kín một tầng che lấp cho phương thiên địa này.

Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, một cơn gió lạnh to lớn sinh ra từ đất bằng, trong nháy mắt cuốn Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang vào trong đó, sau đó hắn bước ra một bước, trực tiếp dẫn hai người chui vào trong cửa ra vào.

Chương 2431: Yêu Đế!

Vèo!

Tốc độ kia nhanh nhẹn như điện, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh biến ảo ngàn vạn, trong tầm mắt lại chỉ có một mảnh kỳ quái, dường như trong nháy mắt đã vượt qua muôn sông nghìn núi, đến chỗ xa xôi không biết nào đó.

Nhưng ngay lúc này Bùi Lăng đột nhiên dừng lại.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức lấy lại tinh thần, đã thấy núi không vắng vẻ, cách đó không xa đống đổ nát Bạch Thảo trấn lơ lửng giữa không trung như phù đảo, bọn họ không đi chuyển một bước nào, vẫn dừng tại chỗ!

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức trở nên nghiêm nghị, là chuẩn bị sau đó của "Nghịch"?

Không thể nào!

"Nghịch" không có thực lực như vậy!

Nhưng dưới tình huống hắn không thể nhận ra, lại nhốt hắn ở phương thiên địa này... Nếu "Nghịch" thật sự có thể làm được, vừa rồi đâu cần lãng phí thời gian cùng hắn?

Trong tình huống này, chỉ có hai khả năng...

Thứ nhất là vị tiên nhân hạ giới kia!

Thứ hai, là... Một sự tồn tại kinh khủng nào đó ở Thanh Yếu sơn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn trên trời cao, tiếng nói lạnh băng hỏi: "Là ai?"

Giọng nói này như hồng chung đại lữ, nặng nề vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Ngay sau đó, phong vân thay đổi, màn trời vốn trong suốt như lưu ly, yêu khí mênh mông cuồn cuộn gào thét giáng lâm!

Yêu khí tản khắp như lang yên cuồn cuộn, trong nháy mắt che khuất bầu trời, làm vòm trời lập tức ảm đạm như màn đêm đột nhiên rơi xuống.

Trên mặt đất, cỏ cây lay động kịch liệt, sông núi run rẩy, suối nước róc rách, tất cả mọi thứ đều đang điên cuồng truyền ra ý thần phục.

Cứ như thần tử nghênh đón quân vương giá lâm.

Cùng lúc đó, một luồng ý niệm quỳ lạy mãnh liệt truyền tới từ một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một viên cát sỏi ở xung quanh, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần kẻ ngoại lai.

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang đều thay đổi sắc mặt, tự mình vận chuyển tâm pháp tông môn muốn ổn định đạo tâm, không đến mức lập tức quỳ mọp xuống đất.

Tinh thần Bùi Lăng vững vàng, lập tức xua đi sự thúc giục như đến từ phương thiên địa này, nhìn chằm chằm trên không, kiên nhẫn chờ đợi.

Vào lúc này, phía trên trời trong xanh vang lên một giọng nói cổ xưa tang thương, cũng trải qua năm tháng khó mà tính toán:

"Hậu nhân Trọng Minh, tạo hóa Phù Tang...

"Nể mặt ngươi nhận mười mặt trời, cũng vừa ra tay cứu giúp hậu duệ tộc ta."

"Bản đế cũng cho ngươi một đầu sinh lộ!"

Bản đế?

Yêu Đế Thanh Yếu!

Bùi Lăng nhướn mày, trong lòng vừa vặn thầm thở phào, trong nháy mắt lại hơi nghiêm nghị.

Không phải tiên nhân ra tay, hắn còn có một chút hy vọng sống!

Nhưng nếu là Yêu Đế... Hắn chưa từng gặp Yêu Đế, càng không biết thực lực đối phương như thế nào, nhưng Thanh Yếu sơn là một trong bốn khu vực nguy hiểm, cho dù mạnh như chín môn phái lớn cũng hơi kiêng dè hắn ta.

Không cần nghĩ cũng biết, thực lực vị Yêu Đế này chắc là trên Đại Thừa!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, lập bên cạnh tức nói: "vãn bối Bùi Lăng gặp qua Yêu Đế tiền bối."

"Lần này làm phiền Thanh Yếu sơn, đều là vì một mình vãn bối, không liên quan đến người khác."

"Kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ, thả người vô tội rời đi"

"Một mình vãn bối ở lại, mặc cho tiền bối xử lý"

Chung Quỳ Kính Y ngẩn ngơ, hơi không dám tin tưởng ma đầu Bùi Lăng kia lại có thể nói ra lời như thế.

Lúc này, giọng nói vô cùng cổ xưa kia từ tốn nói: "Tất cả người cầu đạo bước vào Thanh Yếu sơn, sẽ lập tức mở ra nhân quả.

"Nhân quả đã mở, nếu bỏ dở nửa chừng cũng như tự cắt tiền đồ."

"Chuyến này là cơ duyên, là tử cục, đều chỉ có thể tự gánh chịu"

"Sinh linh phàm tục chưa từng nhập đạo có thể đi, người khác nhất định phải lưu lại!"

"Bao gồm mấy vị hậu duệ tộc ta"

Tiếng nói vừa dứt, Tưởng Phong Vật, mấy yêu tu lại quay về nơi đây.

Chỉ có điều, phía trên phi toa chỉ còn lại một mình Tưởng Phong Vật.

Chẳng biết hai gã phàm nhân kia đã biến mất từ lúc nào.

Tưởng Phong Vật cùng mấy tên yêu tu kia lập tức vô cùng hoảng sợ, tâm niệm chưa chuyển, loại xung kích tinh thần đến từ bốn phương tám hướng, vạn sự vạn vật như hồng thủy vỡ đê lập tức hoàn toàn nuốt hết bọn họ!

"Bịch!"

Tu sĩ Tạp Đan căn cơ phù phiếm, khí tức hỗn tạp hoàn toàn không chịu đựng được khí tức như này, lập tức không khống chế được rời khỏi phi toa, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm đìa.

So sánh với Tưởng Phong Vật, mấy yêu tu Nguyên Anh kỳ càng không chịu nổi.

Bọn chúng không có chút sức phản kháng nào nằm rạp trên mặt đất, cho dù trên mặt dính bùn cát cũng hoàn toàn không quan tâm, mỗi người đều hận không thể trực tiếp vùi đầu vào trong bùn đất.

Tất cả yêu tu mặc kệ theo hầu, tộc đàn, huyết mạch... Lúc này đều run lên cầm cập, phát ra sợ hãi, thần phục, run rẩy, áy náy...

Như sóng to gió lớn từ phế phủ, gào thét mà tới!

"Bệ, bệ hạ..." Lúc này đám yêu tu như cá bị ném lên bờ, toàn bộ hô hấp khó khăn như muốn xụi lơ tại chỗ.

Bản năng như lưu truyền từ xa xưa đến nay, hoàn toàn khống chế suy nghĩ của bọn chúng, yêu tu vốn giữ nguyên thân người, trong nháy mắt đều khôi phục nguyên hình.

Chương 2432: Nhân quả Thánh tông

Chim yêu lông vũ hoa lệ, gấu ngựa hùng tráng khôi ngô, Hải tộc có hơi nước xanh thắm quanh quẩn, hoa yêu diễm sắc ướt át, phong yêu vàng ròng và màu mực đan xen... Yêu tộc hình thể to lớn lập tức nhét đầy chân núi vốn cực kỳ rộng rãi.

Sau khi khôi phục nguyên hình, những yêu tu này chỉ cảm thấy áp lực truyền đến từ sâu trong huyết mạch càng thêm tăng lớn.

Nhưng cùng lúc đó, bọn chúng cũng cảm thấy sự nhớ nhung che chở đến từ vòm trời, đến từ phương mặt đất này, đến từ toàn bộ Thanh Yếu như từ vô số năm tháng trước bọn chúng đã thuộc về nơi này, lại như người xa quê nay đây mai đó nhiều năm, cách vô số năm tháng, ngàn núi ngàn sông, ân oán tình thù khó mà tính toán, lại đạp vào quê cha đất tổ.

Một loại tình cảm sâu đậm vô cùng mãnh liệt mà những yêu tu này chưa từng có, thấm vào cốt tủy của bọn chúng, đánh thức ký ức đã yên lặng không biết bao nhiêu lâu của bọn chúng, tất cả yêu tu trong cốc đều đã lệ rơi đầy mặt: "Bệ hạ? Bệ hạ!"

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nói: "vãn bối đã đi vào tiên đồ, không cần năm tháng quá lâu dài là có thể tiến vào Phù Sinh cảnh, mở ra Phù Sinh kỳ cục, phi thăng thượng giới"

"Hiện tại danh ngạch tiên lộ còn có trống chỗ, chỉ cần tiền bối chịu thả người, vãn bối sẽ đưa danh ngạch..."

Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, giọng nói cổ xưa tang thương kia đã trực tiếp ngắt lời: "Không cần."

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Danh ngạch Phù Sinh kỳ cục vẫn là át chủ bài để hắn đối phó sự tồn tại Đại Thừa kỳ trở lên.

Hiện tại Yêu Đế này lại không hề quan tâm?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Thấy Yêu Đế không có ý nhượng bộ, hắn không tiếp tục kiên trì, lúc này hỏi: "Không biết sinh lộ mà tiền bối cho là cái gì?"

Yêu Đế bình tĩnh nói: "Năm đó Trọng Minh tông Hằng Tà vì tranh đoạt khí số tộc ta, cử tông môn xâm lược Thanh Yếu sơn."

"Trận chiến kia, tộc ta tử thương nặng nề."

"Cuối cùng, bản đế thức tỉnh từ trong ngủ say, đánh một trận với Hằng Tà."

"Hằng Tà để lại một tay rút đi-"

"Đây là do sự tham lam của Trọng Minh tông tạo thành, hậu nhân các ngươi nhất định phải trả giá."

"Hiện tại, nếu ngươi là người Trọng Minh tông, phải thay Trọng Minh tông trả phần nhân quả này...

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng lập tức thay đổi, hắn từng nghe tông môn nói về việc Trọng Minh tông giết vào Thanh Yếu, nhưng lại không biết lý do cụ thể trong đó.

Chỉ biết trong một trận chiến Trọng Minh tông thu hoạch cực phong phú... Nhưng "Hằng Tà" tổ sư đứt mất một cánh tay?

Tuy "Hằng Tà" tổ sư phi thăng thất bại nhưng cũng là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp!

Yêu Đế Thanh Yếu này còn mạnh hơn Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp! ?

Hắn từng nghe hai vị cấm kỵ nói, thực lực của "Chú" đã phi thăng chỉ tương đương với Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp nhân tộc, có lẽ còn mạnh hơn chút.

Yêu Đế Thanh Yếu là sự tồn tại cùng cấp độ với "Chú"?

Không đợi Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ, tiếng nói cổ xưa lại nói:

"Tiếp theo, bản đế sẽ cho ngươi thời gian một nén nhang ẩn núp."

"Trong một nén nhang này, bản đế chỉ phong tỏa Thanh Yếu sơn, sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào cảm giác tung tích của ngươi."

"Sau một nén nhang, bản đế sẽ đích thân xuất hiện, săn giết ngươi."

"Cũng như lúc trước ma tu Trọng Minh tông coi tộc ta như con mồi, tranh tài đi săn, ngược sát tìm niềm vui!"

"Ngươi tránh được một ngày, phong ấn Thanh Yếu sơn sẽ thu nhỏ một vòng."

"Chỗ mà ngươi có thể ẩn núp cũng càng ngày càng ít"

"Chỉ cần ngươi có thể sống sót trong vòng mười năm, trận nhân quả này sẽ xóa bồ!"

"Sống hay chết đều xem vận mệnh của ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này hắn tập trung ý chí, sắc mặt bình tĩnh trả lời: "Được"

"Thế nhưng, nếu là nhân quả Trọng Minh tông, một mình vãn bối trả là được."

"Lần nhân quả này không liên quan đến người khác."

"Kính xin Yêu Đế tiền bối minh giám."

Tiếng nói cổ xưa từ tốn nói: "Bản đế sẽ không ra tay với Độ Kiếp trở xuống."

Bùi Lăng lập tức yên lòng, nói: "Đa tạ tiền bối."

"Hiện tại có thể bắt đầu."

Tiếng nói vừa dứt, yêu khí kinh khủng như đại dương mênh mông tuỳ tiện lập tức rút lui, sắc trời vốn âm trầm lập tức khôi phục sự trong trẻo sáng sủa.

Bốn phía cỏ mọc lưu luyến, trời trong gió nhẹ như không xảy ra chuyện gì.

Bùi Lăng nhìn qua vòm trời xanh ngọc khẽ gật đầu, Yêu Đế đã rút đi, từ giờ trở đi hắn có thời gian một nén nhang!

Uy áp kinh khủng tản đi, Chung Quỳ Kính Y lập tức lấy lại tinh thần, động tác hơi cứng ngắc chắp tay với Bùi Lăng, nói: "Lần này... Đa tạ ân cứu mạng của ngươi."

Lúc nói chuyện, sắc mặt nàng hơi mất tự nhiên, mặc dù nàng vẫn cảm thấy Bùi Lăng là ma tu Trọng Minh tông tội ác tày trời, nhưng vừa rồi hắn đối mặt với Yêu Đế Thanh Yếu, bản thân khó đảm bảo lại vẫn muốn đưa những người khác đi, không chịu liên lụy người vô tội, khiến nàng cảm thấy bất ngờ!

Mặc dù cuối cùng không thành công nhưng lúc này nàng lại không thể tiếp tục coi Bùi Lăng như sinh tử đại thù.

Dù vị ma đạo cự phách này từng làm bao nhiêu chuyện ác, nhưng thân là huyết mạch Chung Quy thị ân oán rõ ràng.

Lần này, Bùi Lăng thật sự có ân với nàng.

Chương 2433: Nhân quả Thánh tông (2)

Kiều Từ Quang cũng nói theo: "Bùi đạo hữu, Yến sư tỷ tông ta đã từng tiến vào Thanh Yếu sơn, đi tìm cơ duyên cửu kiếp Hóa Thần"

"Chỗ ta có một phần ngọc giản mà Yến sư tỷ cho trước đó, bên trong là một bộ phận bản đồ Thanh Yếu sơn, có đánh dấu nơi ở của một vài yêu tộc."

Nói xong, nàng lấy ra một cái ngọc giản điêu khắc đồ án Hoa Nguyệt, trực tiếp ném nó cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, đưa tay tiếp nhận ngọc giản lại không kịp nhìn kỹ, lúc này lấy ra hai tấm Truyền Âm Phù đặc thù, vung ống tay áo một cái, phù lục chia ra bay về phía Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang.

Sau đó nhanh chóng nói: "Mục tiêu của Yêu Đế là ta, hiện tại các ngươi tách ra đi'"

"Thế nhưng, dù sao nơi này cũng là Thanh Yếu sơn"

"Khu vực của yêu tộc, ngàn vạn cẩn thận!"

"Một khi gặp phải nguy hiểm không đối phó được, có thể trực tiếp truyền âm cho ta"

"Với thực lực hiện tại của ta, chỉ cần không gặp Yêu Đế, không mấy người trong Thanh Yếu sơn có thể tạo ra uy hiếp cho ta"

Nói đến chỗ này, hắn nhìn quỷ kiệu, lại truyền âm cho Kiểu Từ Quang nói: "Chung Quỳ Việt Cức, Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ đều ở trong quỷ kiệu."

"Từ giờ trở đi, ngươi là chủ nhân quỷ kiệu này."

Nói xong, bóng dáng Bùi Lăng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Chân núi, cỏ cây hương thơm không hợp với quỷ kiệu lơ lửng giữa không trung.

Tám tên quỷ vật kiệu phu nhìn về phía Kiều Từ Quang, hơi cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh.

Thanh Yếu sơn.

Một tòa cốc vắng cây hỗn tạp mọc thành bụi.

Thác nước treo ở vách đá, ầm ầm rơi vào đầm sâu phía dưới.

Bên cạnh đầm, cỏ thơm um tùm, không có thú vật.

Bùi Lăng đột nhiên đi ra từ trong hư không, xuất hiện phía trên đầm sâu, đạp không mà đứng.

Thần niệm cường đại nhanh chóng dò xét toàn bộ thung lũng, sau khi xác định không có bất kỳ điều khác thường gì, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: "Phục Cùng tổ sư."

Sau khi đọc tôn hiệu này, hắn yên lặng chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, một tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai hắn: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bùi Lăng không nói nhảm, trực tiếp trả lời: "Tổ sư, bây giờ đệ tử bị Yêu Đế nhốt ở Thanh Yếu sơn, tổ sư có thủ đoạn gì giúp đỡ đệ tử thoát thân?"

Yêu Đế?

"Phục Cùng" tổ sư hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc hắn ta cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp trả lời: "Có! Nhưng như thế nhân quả quá lớn, hiện tại Yêu Đế không ra tay với ngươi, ngươi hỏi hắn có điều kiện gì"

"Nếu là mỏ linh thạch, thiên tài địa bảo, huyết mạch Thanh Yếu Thánh đạo giam cầm nuôi dưỡng, công pháp đỉnh phong nhân tộc... Những điều này không phải vấn để!"

Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Yêu Đế cho đệ tử thời gian một nén nhang, để đệ tử tìm chỗ trốn, sau đó tự mình xuất hiện đuổi giết đệ tử!"

"Chỉ cần đệ tử sống trong Thanh Yếu sơn mười năm, nhân quả giữa yêu tộc và Thánh tông sẽ được xóa bỏ!"

Xung quanh lập tức yên lặng.

Sau một lát, giọng "Phục Cùng" lại vang lên: "Thanh Yếu sơn là lãnh địa Yêu Đế"

"Tu sĩ Độ Kiếp kỳ muốn giấu giếm được cảm giác của Yêu Đế, gần như không có khả năng"

"Mặc dù Thánh tông có rất nhiều thủ đoạn ẩn nấp do tiền bối lưu lại, nhưng cùng một môn thủ đoạn, nhiều nhất có thể giấu giếm Yêu Đế một tháng,"

"Hơn nữa, cũng không phải mỗi loại thủ đoạn đều có thể có tác dụng."

"Điều kiện này hoàn toàn là một tử cục với Độ Kiếp bình thường, căn bản không có bất kỳ sinh cơ gì."

"Nhưng ngươi không giống!"

"Môn thủ đoạn tranh đoạt mệnh cách kia của ngươi có thể thâu thiên hoán nhật."

"Hiện tại, ngươi chỉ cần đánh cắp mệnh cách một yêu tộc Thanh Yếu, sau đó dùng thân phận tên yêu tộc Thanh Yếu kia, nghi lại sinh sống bình thường ở Thanh Yếu sơn"

"Chỉ cần không ra tay, Yêu Đế rất khó phát hiện điều khác thường"

"Thế nhưng, nội tình của ngươi quá mạnh!"

"Ít nhất là sáu mươi bốn kiếp."

"Bởi vậy, trận đạo kiếp đầu sẽ giáng lâm vào năm thứ tám tháng thứ tám"

"Lúc đạo kiếp giáng lâm, dù thân phận của ngươi ngụy trang hoàn mỹ cỡ nào, chắc chắn sẽ bị Yêu Đế phát hiện."

"Đây là thời điểm nguy hiểm nhất của ngươi trong ước hẹn mười năm này."

"Nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn kia, sau đó lại cướp đoạt mệnh cách một yêu tộc Thanh Yếu, là có thể thành công thoát thân!"

"Yêu Đế Thanh Yếu là một trong trong những vật liệu tu luyện tuân thủ cam kết nhất trong phương thiên địa này, không cần lo lắng hắn nuốt lời"

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu, cách này có thể thực hiện được... Chỉ có điều, hắn chắc chắn không phải sáu mươi bốn kiếp.

Vừa rồi "Nghịch" tự nhận có thể chém giết bản thể của hắn, lại không có chút sức phản kháng nào trên tay hắn, ngay cả một chiêu cũng không chịu đựng được!

Độ Kiếp của hắn chắc là tám mươi mốt kiếp, tháng thứ chín ngày thứ chín trận đạo kiếp đầu tiên sẽ giáng lâm!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Đệ tử hiểu rõ!"

"Mời tổ sư điều động Tông Chủ Tư Hồng Khuynh Yến đến gần Thanh Yếu sơn, nhưng đừng đến quá gần Thanh Yếu sơn, cũng không cần đừng ở trong bất kỳ khu vực nào thuộc về chín môn phái lớn."

"Phục Cùng" tổ sư đáp: "Tốt!"

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng hội tụ, lấm ta lấm tấm, huy hoàng như biển.

Trong hư không: "Phục Cùng" tổ sư ngồi trên vương tọa đen nhánh cao cao, chậm rãi thu hồi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thanh Yếu sơn.

Chương 2434: Chúng ta trung thành không hai lòng với hoàng

triều!

Cách không trò chuyện kết thúc, tổ sư hơi trầm ngâm.

Hiện tại hắn ta đang đợi tiên lộ của Bùi Lăng.

Nếu là việc bình thường, tất nhiên hắn ta sẽ tự mình ra tay, trực tiếp giải quyết giúp hậu bối này.

Chỉ có điều, nhân quả tiên lộ...

Mỗi một người dẫn đường tiên lộ đều gặp được.

Chuyện này chỉ có thể do người dẫn đường tự đối phó.

Chuyện như thế, nếu người bên ngoài ra tay sẽ chỉ tăng thêm nhân quả cho người dẫn đường, gây thêm rắc rối.

Hơn nữa, theo lời nói của Bùi Lăng, hắn ta không cảm thấy vị kia sẽ gây khó khăn cho vị người dẫn đường xuất thân thiên kiêu kinh thế.

Mười năm... Rất ngắn ngủi!

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" tổ sư liếc nhìn Thiên Tuyên cung, thản nhiên phân phó: "Tư Hồng Khuynh Yến, lập tức khởi hành đến gần Thanh Yếu sơn chờ lệnh."

Thanh Yếu sơn.

Chân núi.

Cỏ dài phủ khắp, hoa thụ thơm ngát.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang nhìn về phía Bùi Lăng biến mất, sắc mặt nghiêm nghị.

Bên cạnh có tiếng vang hỗn tạp, lại là những yêu tu hóa thành hình thú kia thổ ra một hơi, liên tiếp trở lại thân người.

Thấy Bùi Lăng đã rời đi, Tưởng Phong Vật quỳ rạp xuống đất cũng vội vàng quỳ gối dịch mấy bước, di chuyển đến trước mặt Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, liên tục dập đầu: "Tiểu nhân Tưởng Phong Vật bái kiến Tứ điện hạ, bái kiến Kiều tiên tử!"

"Lưu Lam hoàng triều coi chúng sinh bình đẳng, ngay cả loại tán tu giống cô rác như tiểu nhân mà hoàng triều cũng không khinh thường, tiểu nhân mến mộ vương hóa đã lâu, nếu không phải thực lực thấp, nhất định hết ngày dài lại đêm thâu đi đường, tiến về hoàng triều, nhận ân điển của Chung Quỳ thị."

"Tố Chân Thiên đều là nữ tu nhưng bậc cân quắc không thua đấng mày râu, là một trong chín tông trên thiên hạ, đủ thấy chư vị tiên tử đều là nhân vật tài mạo song toàn, trông như thần tiên...

"Tiểu nhân hèn mọn như sâu kiến, vừa nãy đối mặt với ma tu không có cách nào mới có nhiều mạo phạm, kính xin Tứ công chúa điện hạ và Kiều tiên tử đại nhân rộng lượng, đừng so đo với tiểu nhân..."

"Toàn bộ Bàn Nhai giới không ai không biết không người không hay tiếng xấu của Trọng Minh tông!"

"Bùi Lăng kia là ma tử ma tông, từ trước đến nay làm điều ngang ngược, bụng dạ ác độc!"

"Rõ ràng hắn và Tứ công chúa điện hạ còn có Kiểu tiên tử không quen biết, lại đổi trắng thay đen, hiển nhiên có dụng ý khó dò với hai vị... Kính xin hai vị tuyệt đối đừng bị vẻ giả nhân giả nghĩa của hắn lừa gạt, nhanh chóng liên hệ các tiền bối Lưu Lam hoàng triều còn có Tố Chân Thiên đưa ta rời khỏi nơi đây, mới là sinh cơ!"

Lúc này, những yêu tu kia cũng nhanh chóng kịp phản ứng.

Bọn chúng cũng liên tục không ngừng quỳ xuống trước mặt Chung Quỷ Kính Y, khóc ròng ròng nói: "Tứ điện hạ, không phải chúng ta tham sống sợ chết, thật sự là Bùi Lăng ma uy kia ngập trời, cho dù Tứ điện hạ một thân ngông nghênh, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng chúng ta nhận ân điển của Chung Quỳ thị, sao có thể nhìn Tứ điện hạ chết vì bảo vệ chúng ta?"

"Vừa rồi vậy cũng là tạm thời thay đổi, dù sao thiên hạ đều biết Bùi Lăng này tham tài háo sắc."

"Tứ điện hạ và Kiều tiên tử đều là mặt đẹp xanh ngọc, rơi vào tay hắn, cho dù cũng không phải chuyện tốt gì, nhưng trong thời gian ngắn chưa chắc nguy hiểm đến tính mạng"

"Những lời kia của chúng ta chỉ muốn làm hắn lơ là, khiến hắn không ra tay ác độc, tiện cho chúng ta trở về hoàng triều cầu viện, như thế mới có thể cứu hai vị!"

"Không sai! Chúng ta tuyệt đối không có lòng phản bội Tứ điện hạ còn có Kiều tiên tử, tất cả cũng vì chịu nhục, vì bảo vệ mọi người..."

"Muốn trách chỉ trách tu vi của ta quá thấp, không thể bảo vệ Tứ điện hạ và Kiều tiên tử trước mặt Bùi Lăng..."

"Xin Tứ điện hạ nhanh chóng liên hệ với Thái Thượng Hoàng, nhân lúc ma đầu Bùi Lăng kia rời đi, cứu chúng ta rời khỏi Thanh Yếu sơn này!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Mặc dù Thanh Yếu sơn này là nơi tiên tổ của chúng ta nghi lại nhưng chúng ta sinh là yêu của hoàng triều, chết là yêu quỷ của hoàng triều, đời này kiếp này đều hướng về hoàng triều, tuyệt đối không hai lòng!"

"Chúng ta trung thành tuyệt đối với hoàng triều, nhiệm vụ Bạch Thảo trấn này căn bản không phải việc mà chúng ta có thể đối phó, sở dĩ chúng ta mạo hiểm đến đây cũng vì chứng minh với hoàng triều, chúng ta trung trinh không hai với Chung Quỳ thị...

Lúc nói chuyện, dù là Tưởng Phong Vật hay những yêu tu đang quỳ ngay ngắn trên mặt đất, đều lời lẽ khẩn thiết, vẻ mặt chân thành tha thiết, than thở khóc lóc cứ như từng câu nói của bọn họ là thật, cho tới bây giờ không hề có lỗi với Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang!

Chung Quỳ Kính Y lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng nàng tức giận nhưng hiện tại thời gian cấp bách, cũng không rảnh so đo với Tưởng Phong Vật và mấy yêu tu, lúc này nhìn về phía Kiều Từ Quang, truyền âm nói: "Kiều sư muội, ngươi cảm thấy thế nào?"

Kiều Từ Quang nhanh chóng truyền âm trả lời: "Yêu Đế vừa nói, người cầu đạo bước vào Thanh Yếu sơn, nhân quả tự mở!"

"Nếu chỉ có hai người chúng ta, ngược lại có thể nhân cơ hội tìm kiếm cơ duyên tạo hóa cửu kiếp Hóa Thần"

"Nhưng những yêu tu này còn có tán tu kia đều đạo tâm phù phiếm, khó có thành tựu."

Chương 2435: Trận đạo kiếp đầu

"Dù đối mặt với cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ cũng có đi không về."

"Hơn nữa yêu tu còn có thể dựa vào lực lượng huyết mạch và tu vi, miễn cưỡng đối phó một vài tình hình nguy hiểm; tán tu này căn cơ hỗn tạp, ở lại chắc chắn vẫn lạc."

"Ngoài ra, Chung Quỷ sư huynh, Phó sư huynh, Ninh sư huynh là người thừa kế ba tông, bây giờ đều ở trong quỷ kiệu."

"Bây giờ tình huống của bọn họ không rõ, tốt nhất đừng tiếp tục Ở lại nơi đây."

Chung Quỳ Kính Y khẽ gật đầu, nói: "Hiện tại ta lấy bí pháp huyết mạch, liên lạc với mẫu hậu."

"Nếu có thể liên lạc, sẽ để mẫu hậu tiến về Hoàng Lăng, mời Hoàng tằng tổ phụ, đám cô tổ mẫu đến đây cứu giúp!"

Kiều Từ Quang nói: "Tốt! Ta cũng dùng thuật pháp tông môn để thông báo cho Chưởng Giáo, mời tổ sư trong môn ra tay."

Nói xong, Chung Quỳ Kính Y lấy ra một cái ấn tỉ tinh xảo linh lung, Kiều Từ Quang thì rút ra một đoạn nhánh hoa xanh nhạt từ trong hư không...

Thanh Yếu sơn.

Cốc vắng hoang vu.

Thác nước ù ù, giọt nước tung tóe như châu ngọc.

Phía trên đầm nước, Bùi Lăng đạp không mà đứng.

Sau khi kết thúc cách không nói chuyện với "Phục Cùng" tổ sư, Bùi Lăng chắp tay suy nghĩ, lần này hắn chỉ thỉnh giáo cách thoát thân từ "Phục Cùng" tổ sư, lại không có ý muốn để Trọng Minh tông giúp đỡ ra tay.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản.

Mục đích của chuyến đi này là vì trảm nhân quả, không phải vì tăng nhân quả!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi mỉm cười, hiện tại hắn không thể rời khỏi Thanh Yếu sơn, nhưng hệ thống chắc chắn có thể!

Hiện tại Tư Hồng Khuynh Yến cũng đã trên đường chạy tới, chờ vị Tông Chủ Thánh tông này đến gần Thanh Yếu sơn, hắn lập tức uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], hệ thống sẽ thao túng hắn trực tiếp rời khỏi Thanh Yếu sơn, đi tìm Tư Hồng Khuynh Yến!

Đương nhiên, Tư Hồng Khuynh Yến cần thời gian chạy đến nhưng dù kéo dài thế nào, cũng không thể cần chín tháng!

Trước khi trận đạo kiếp đầu tiên của hắn giáng lâm, chắc chắn có thể rời khỏi Thanh Yếu sơn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, xem chừng thời gian đã gần qua một nén nhang, Bùi Lăng không do dự nữa, lập tức rơi thẳng xuống.

Bịch!

Bọt nước to lớn bắn tung toé, trong chớp mắt hắn ngã từ trên cao vào đầm nước, sau đó không chút dừng lại lặn xuống đáy đầm.

Cùng lúc đó, hắn mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Khô Tâm thuật]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tất cả khí tức, sinh cơ quanh người đều thu liễm, trong chớp mắt hắn như cây gỗ khô không có chút sinh cơ nào, không có chút khác thường nào, không có chút giá trị nào, yên tĩnh lặn xuống đáy đầm.

Ngay sau đó, trên trời cao gió nổi mây phun, bầu trời xanh vạn dặm đột nhiên trở nên lờ mờ, yêu khí cuồn cuộn gào thét ra từ bốn phương tám hướng, tản khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Sông núi cỏ cây run rẩy sợ hãi, vui mừng vạn phần.

Ý thần phục mãnh liệt như thực chất, nghênh đón đế vương phương địa giới này giáng lâm!

Cùng lúc đó, một luồng thần niệm mênh mông cuồn cuộn quét ngang qua.

Thời gian một nén nhang đã đến!

Yêu Đế đang dò xét toàn bộ Thanh Yếu sơn!

Chỉ trong chớp mắt, Bùi Lăng lập tức cảm thấy thần niệm vô cùng kinh khủng không ngừng đảo qua vừa đi vừa về mấy chục lần ở trên người hắn, lại chậm chạp không phát hiện tung tích của hắn.

Chẳng mấy chốc, thần niệm thu hồi, yêu khí như kình sóng mênh mông lấy khí thế đánh tan, mãnh liệt đi đến nơi xa.

Thấy Yêu Đế không thể phát hiện mình, Bùi Lăng không cảm thấy bất ngờ.

Đúng vậy: "Phục Cùng" tổ sư để hắn cướp đoạt mệnh cách yêu tộc Thanh Yếu, dùng cái này tránh né cảm giác của Yêu Đế, nhưng hành động này vẫn quá mạo hiểm với hắn!

Nguy trang yêu tộc nhất định phải biết trước tập tính yêu tộc, hắn đâu có sức lực đi nghiên cứu bắt chước?

Vẫn là ngụy trang vật chết càng thêm nhanh gọn!

Những ngày tiếp theo, hắn dự định vượt qua như thế.

Dù Tư Hồng Khuynh Yến tới chậm một ít... Ha ha ha! Thời gian chín tháng mới trôi qua mười ngày.

Khoảng cách trận đầu đạo kiếp giáng lâm còn có một đoạn thời gian rất dài!

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, bầu trời vừa khôi phục màu sắc xanh ngọc dần tràn ngập kiếp vân đen như mực.

Kiếp vân hội tụ nhanh chóng, trong nháy mắt đã thành khí thế trùng điệp, lấy cốc vắng làm trung tâm, chèn ép tám phương, trong chốc lát sắc trời trong tầm mắt bị cắn nuốt hoàn toàn.

Khói mù nặng nề, đã đến mức phàm nhân ở đây nhất định đưa tay ra không thấy được năm ngón.

Chợt có ánh sáng tím xanh nhảy nhót trong mây, thiên uy huy hoàng bao phủ khắp nơi, tràn trề giáng xuống!

Phía dưới đầm nước, Bùi Lăng như cây gỗ khô nhẹ nhàng trôi nổi, chẳng mấy chốc đã cảm ứng được tình cảnh này, trong lòng hắn lập tức ngạc nhiên, có người vừa hay Độ Kiếp ở Thanh Yếu sơn?

Quy mô này... Là đạo kiếp!

Vừa nhận ra điều ấy, hắn lập tức cảm thấy trong kiếp vân truyền đến một luồng cảm giác nguy cơ cực hạn, như lợi kiếm treo cao trên đỉnh đầu, trong nháy mắt khóa chặt hắn.

Chương 2436: Trận đạo kiếp đầu (2)

Đây... Đây là đạo kiếp của hắn!

Xảy ra chuyện gì? ?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức vô cùng ngạc nhiên, hắn đột phá Độ Kiếp kỳ, còn chưa được mười một ngày!

Tính toán thời gian cụ thể, hẳn là ngày thứ mười canh giờ thứ mười, sao trận đạo kiếp đầu tiên lại...

Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, một đạo ánh mắt sắc bén vô song, uy áp cuồn cuộn lập tức nhìn sang từ nơi xa xôi, xuyên thấu từng tầng kiếp vân, nhìn thẳng về phía dưới đáy đầm nước!

Cùng lúc đó, yêu khí mênh mông từ mãnh liệt đến đằng xa, khóa chặt toàn bộ cốc vắng.

Trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, hắn đã bại lộ!

Việc lớn không ổn!

Đạo kiếp Độ Kiếp kỳ vốn cực kỳ nguy hiểm, trong Truyền Thừa điện của Trọng Minh tông có rất nhiều tổ sư vẫn lạc dưới đạo kiếp.

Có thể nói, phần lớn tu sĩ cấp bậc tổ sư đều chết bởi đạo kiếp, người thành công vượt qua đạo kiếp, có thể đếm được trên đầu ngón tay!

Tình huống hiện tại của hắn là thành công độ xong trận đạo kiếp đầu tiên này, còn phải lập tức nghênh đón sự đuổi giết của Yêu Đế...

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang Độ Kiếp...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu Độ Kiếp cho ngài...

Thế là, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển trực tiếp đứng dậy, vừa sải bước ra, trên dưới cả người không có một giọt nước đọng, huyền bào phần phật đón gió, ống tay áo phồng lên, tóc mực điên cuồng múa, tay hắn bắt pháp quyết, bờ môi mấp máy im ắng phun ra tám chữ.

Trong chớp mắt, khí tức của hắn lập tức trở nên mênh mông không khác gì kiếp vân trên trời cao mênh mông, toàn bộ thân thể như cất cao vô hạn trong nơi tối tăm, quan sát toàn bộ phương thiên địa này!

Lạnh băng, sâm nhiên, công chính, uy nghiêm, cao xa... Khí tức tản khắp như thiên đạo.

Là môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] làm trái thiên cương này!

Đệt Tiên nhân cũng sắp đến rồi!

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Trên biển hồn đăng, vương tọa đen nhánh lơ lửng không có một ai.

"Phục Cùng" tổ sư nhanh chân cất bước vào hư không, ngừng chân trước một bức tranh xương trắng chất đống, chồng chất như núi, trong bức tranh một nữ tu che mặt đứng chắp tay trên đỉnh Bạch Cốt sơn, ánh mắt lạnh thấu xương như lưỡi dao.

Chính là "Tinh Hận"!

"Phục Cùng" tổ sư nhìn vị đồng môn chỉ thiếu một trận đạo kiếp là có thể bước vào Đại Thừa trong tranh, đang muốn ra tay đánh thức nàng, đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Đạo kiếp!

Là ai lại độ đạo kiếp trong Thanh Yếu sơn vào lúc này?

Chờ chút!

Hình như là Bùi Lăng?

Vẻ mặt "Phục Cùng" tổ sư lập tức khẽ giật mình, trong chốc lát ánh mắt coi nhẹ vạn sự vạn vật trong năm tháng dài đằng đẳng đây vẻ khó có thể tin.

Thiên Sinh giáo.

Lửa tế đen nhánh, cuồn cuộn như ngục.

"Chúc Y" tổ sư ngồi ngay ngắn ở chỗ sâu trong hỏa diễm, mặc cho lửa tế tùy ý đốt cháy, nàng áo bào trắng như tuyết, dung nhan như ngọc, bảo thạch trên mi tâm lấp lóe ánh sáng, chiếu rọi đôi mắt sáng như thần nữ lâm trần, ánh sáng vạn trượng, vẻ mặt nàng điềm tĩnh trông thánh khiết không thể xâm phạm.

Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Đạo kiếp...

"Chúc Y" tổ sư nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, Phù Sinh kỳ cục sắp mở ra, trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều đồng đạo độ đạo kiếp, xung kích Đại Thừa!

Hiện tại nàng cũng phải tăng tốc một chút...

Luân Hồi tháp.

Bí địa.

Cửa lớn nguy nga yên tĩnh đứng sừng sững trong bóng tối.

Cửa ra vào, bóng tối dày đặc, từng đôi mắt đột nhiên mở ra, toàn bộ nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Chẳng mấy chốc, vẻ mặt những tổ sư này đều lộ ra vẻ vô cùng hài lòng.

Thanh Yếu sơn có rất nhiều yêu tộc, lại huyết mạch cổ xưa, theo hầu tôn quý, một bộ phận đều có thể tu luyện tới đẳng cấp cao.

Dị tộc như thế dù không hề làm gì, mỗi ngày ngủ ngon trong sào huyệt, thực lực cũng vững bước tăng trưởng theo tuổi tác, thứ tham lam như thế, một hít một thở đều là đánh cắp linh cơ, bọn chúng còn sống sẽ nguy hại phương thiên địa này!

Hiện tại có đồng đạo tiến vào Thanh Yếu sơn dẫn hạ đạo kiếp, điều này rất không tệ!

Thanh Yếu sơn thật sự cần cứu vớt thật tốt...

Vô Thủy sơn trang.

Trong bình nhỏ bùn đỏ, trăng tròn sáng trong.

Sông băng cao ngất như lưỡi đao lạnh thấu xương, tuyết lông ngỗng bay loạn.

Phía trên đỉnh băng đứng sừng sững từng tòa bảo tọa.

Trong bảo tọa, bóng đen hình dáng mơ hồ tản ra khí tức cường đại đáng sợ, tản khắp phương thiên địa này.

Ở chỗ sâu vô tận óng ánh: "Thùy Vũ" mở mắt ra nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Hắn ta khẽ gật đầu, sau đó không có hứng thú thu hồi ánh mắt.

Một trận đạo kiếp huyễn cảnh thôi.

Hơn nữa người Độ Kiếp là Bùi tiên đế vừa luận đạo thắng ba vị Tiên Đế "Túc Cấp": "Hồn Nghi": "Di Tức", Loại đạo kiếp không hề ngạc nhiên này, không có gì để xem...

Lưu Lam hoàng triều.

Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Chung Quỳ Hữu Trực ngồi ngay ngắn sau án thư, tay cầm bút son đang phê duyệt một phần phần tấu chương, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân nhỏ vụn, xen lẫn tiếng hoàn bội leng keng.

Chẳng mấy chốc, Hoàng hậu mũ phượng địch y vội vàng đi vào, nhanh chóng nói: "Bệ hạ, vừa rồi Kính Y lấy bí pháp huyết mạch đưa tin, đã tìm được vị trí của Việt Cức..."

Chương 2437: Trận thiên kiếp này không có vấn đề gì!

Nghe vậy, Chung Quy Hữu Trực lập tức ngừng chính vụ trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu: "Ở đâu?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn ta chợt cảm thấy không đúng, nhanh chóng hỏi: "Kính Y truyền tin tức về?"

Hoàng hậu khẽ gật đầu, lại không kịp giải thích quá nhiều, vội vàng tiếp tục nói: "Ố Thanh Yếu sơn!"

"Không biết Kính Y nghe được tin tức từ nơi nào, tự mình đi Bạch Thảo trấn"

"Hiện tại đã tìm được Việt Cức ở trong Bạch Thảo trấn, còn có Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ, Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự"

"Lần này Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang cũng đi cùng Kính Y "

"Lần trước bệ hạ phái yêu tộc đi, tử thương nặng nề, bây giờ chỉ có năm người sống sót"

"Nhưng bây giờ Yêu Đế tự mình ra tay, phong tỏa toàn bộ Thanh Yếu sơn, tất cả mọi người bị vây ở trong Thanh Yếu sơn."

Nghe đến đó, đầu tiên Chung Quỳ Hữu Trực khẽ giật mình, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Hắn ta nhanh chóng nói: "Nếu là Yêu Đế ra tay, trẫm lập tức đi cầu kiến Thái Thượng Hoàng, bẩm báo việc này."

"Còn có, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả trinh sát Thiền Lâu trở về từ Bạch Thảo trấn lần trước đến, kiểm tra thực hư nhục thân, hồn phách, mệnh cách!"

"Cùng tất cả hành tung trong những ngày qua!"

Hoàng hậu gật đầu: "Thần thiếp sẽ đi ngay."

Chợt quay người rời đi.

Chung Quỷ Hữu Trực cũng đứng dậy bước ra một bước, bóng dáng đã biến mất trong ngự thư phòng, lại thi triển độn pháp chạy tới Hoàng Lăng.

Sắc mặt hắn ta rất khó coi, hôm đó Lâu chủ Thiền Lâu bẩm báo việc Bạch Thảo trấn với hắn ta, hắn ta đã cảm thấy dường như mình bỏ sót cái gì... Hiện tại, cuối cùng hắn ta đã biết nơi nào không đúng!

Xuất hiện manh mối về việc Việt Cức ở Bạch Thảo trấn, chỉ có hắn ta, Hoàng hậu, Lâu chủ Thiền Lâu cùng đám trinh sát Thiền Lâu còn sống trở về biết được.

Hắn ta, Hoàng hậu, Lâu chủ Thiền Lâu không thể tiết lộ việc này.

Lần này Kính Y đi Bạch Thảo trấn, chắc chắn tin tức là nghe được từ trinh sát Thiền Lâu trở về bên kia.

Đúng vậy, trinh sát Thiền Lâu trở về từ Bạch Thảo trấn xảy ra vấn đề!

Trong nhiệm vụ lần đó, một vị Hợp Đạo, ba vị Phản Hư đều ngã xuống, có về tình huống rất nguy hiểm nhưng lấy phong cách làm việc của Thiền Lâu, dù nguy hiểm như thế nào cũng không thể không tra được một chút manh mối nào đã trực tiếp không công mà lui!

Cho dù muốn truyền tin tức về, cũng chỉ cần điều động mấy người báo tin là được.

Nhưng tình huống thật sự lại là, mười sáu vị Nguyên Anh còn lại đều lông tóc không hao tổn an toàn trở về, lại không mang về bất kỳ manh mối có tác dụng gì...

Điều này cực kỳ không bình thường!

Điều kỳ quái hơn là, lúc ấy hắn ta và Lâu chủ Thiền Lâu đều không phát hiện điều khác thường!

Nghĩ tới đây, Hoàng đế bước ra từ trong hư không, lăng mộ trước mắt lồng lộng, đây là Đế Lăng mà các đời Thái Thượng Hoàng Chung Quỷ thị ở lại.

Hắn ta chỉnh lý y quan, đi ra phía trước, khom mình hành lễ:

"Hậu tự Chung Quỳ Hữu Trực, bái kiến Thái Thượng Hoàng!"

Tố Chân Thiên.

Hào quang sáng chói, nơi sâu chói lọi, có hoa sen lơ lửng giữa hư không, yên tĩnh mở ra.

Giữa mỗi một đóa hoa sen, đều có một bóng hình xinh đẹp diễm sắc tuyệt thế ngồi xếp bằng.

Lúc váy cẩm tú uốn lượn, Sầm Phương Ác búi tóc châu cao trâm xuất hiện ở đây, khép vạt áo hành lễ.

Trong đó một bóng dáng uyển chuyển xinh đẹp mở hai mắt ra, con ngươi óng ánh ôn nhuận như Hắc Diệu Thạch bị suối lạnh ngâm, đôi môi không nhiễm tự đồ mấp máy, nói: "Chuyện gì?"

Tiếng nói nhu hòa trong veo như mưa đêm hè rơi xuống khay ngọc.

Sâm Phương Ác trầm giọng nói: "Bẩm tổ sư, Yêu Đế đã phong tỏa, gặp nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên khó có được, nhất định phải để đám hậu bối tự đối phó."

"Nếu không, chính là cắt đứt con đường của bọn họ."

"Thế nhưng, chỉ là mấy tiểu bối còn chưa đến mức kinh động Yêu Đế"

"Hắn tự ra tay phong tỏa Thanh Yếu sơn, có thể là có việc lớn gì đó."

"Bản tọa sẽ đi một chuyến, đi xem rốt cuộc đã xảy ra biến cố cỡ nào.

Tiếng nói vừa dứt, nàng như đã nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Đạo kiếp...

Cùng lúc đó, tổ sư Cửu Nghi sơn, Hàn Ảm Kiếm tông, Yến Tê thành đều nhận thấy, tất cả ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tốt mãnh liệt, tiếng nói nhỏ ồn ào.

Thảm thực vật sum suê ẩm ướt tuỳ tiện lan tràn trong đêm tối, che lấp vô số tiếng xột xoạt.

Trong lúc bóng dáng hoàn mỹ chắp tay đi lại, nơi đi qua sâu bọ không sợ hãi, rắn hủy không đi, lại không hề phát hiện sự tồn tại của hắn ta.

Tiên nhân tùy ý ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Đạo kiếp Độ Kiếp kỳ...

Với quy mô của kiếp vân này, cho dù lấy tầm mắt của hắn ta đến xem, cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu người Độ Kiếp nội tình không đủ, hẳn không chống đỡ được bao lâu.

Bỗng nhiên, tiên nhân khẽ nhíu mày, đạo kiếp này hình như nơi nào đó có chút vấn đề?

Chương 2438: Thánh Tử ma môn!

Chỉ có điều, nhìn hồi lâu tiên nhân cũng không nhìn ra cái gì không đúng.

Hắn ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm việc này.

Tiên phàm khác nhau.

Lần này hắn ta hạ giới là vì xử lý phong ấn Đọa Tiên, còn có tìm kiếm người phá hỏng phong ấn.

Dù trận đạo kiếp này đặc thù thế nào, đều không nằm trong sự quản lý của hắn ta...

Thanh Yếu sơn.

Cốc vắng.

Mây đen như biển cả treo trên trời, trùng điệp, ngang không bờ bến.

Trong tầng mây, điện quang cuồn cuộn như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt.

Thiên uy kinh khủng tuyệt luân tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Bỗng nhiên, một đạo lôi đình to khỏe như núi đánh xuống.

rầm rầm rầm! !

Lấy cốc vắng làm trung tâm, cỏ cây đều đổ rạp ra bốn phương tám hướng, điện quang nổ tung trời cao, ánh sáng trắng to lớn bao phủ vạn vật.

Mùi khét truyền ra cả vùng, cát bay đá chạy, từng mảng lớn tính chất như lưu ly xuất hiện trên mặt đất trong vòng ngàn dặm, loang lổ bên mép cái hố như nấm.

Toàn bộ yêu tộc Thanh Yếu sơn đều rối loạn không yên: "Xảy ra chuyện gì?"

"Kiếp lôi"

"Tại sao lại có kiếp lôi đáng sợ như vậy..."

Còn chưa trò chuyện vài câu, tất cả tiếng động đều bị lôi đình nuốt hết.

Một vài yêu tộc quá gần kiếp lôi, lúc này đã bị chấn động đến trong tai vù vù, choáng đầu hoa mắt, nhưng ngay sau đó yêu khí cuồn cuộn bành trướng mà tới, cứ thế xông phá kiếp vân nặng nề.

Tất cả yêu tộc chịu ảnh hưởng từ thiên kiếp thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại kiếp lôi gào thét.

Lại là Yêu Đế tự mình ra tay, dời đi tất cả yêu tộc ở gần khu vực thiên kiếp.

rầm rầm rầm...

ầm ầm ầm ầm ầm...

rầm rầm rầm...

Trong chốc lát, thiên kiếp cuồn cuộn, lôi âm huy hoàng, tiếng rền vang đinh tai nhức óc tràn ngập thiên địa như vô cùng tận, bóng dáng Bùi Lăng hoàn toàn bị lôi đình như kình sóng vạn trượng nuốt hết.

Giữa thiên địa ánh sáng tím xanh rực rỡ, chôn vùi hết thảy.

Trên vùng quê hoang vắng, một tòa thành trì quy mô không lớn yên tĩnh đứng sừng sững.

Mưa to như trút nước.

Cửa lớn màu son đóng chặt, phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn phủ phục như thú.

ầm ầm!

Một tiếng sét nổ vang trên trời cao, cả tòa phủ đệ như chấn động theo.

Trong độc viện vắng vẻ, một thiếu niên mặc quần áo hơi cũ đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trên giường.

Hắn thở dốc từng ngụm, đưa tay nâng trán, đầu hơi đau nhức, hình như hắn đã có một giấc mơ rất dài, nhưng bây giờ tỉnh lại cũng không nhớ rõ cái gì.

Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng như chặn ngang một ngụm uất khí khó mà phun ra, buồn bực đến khó chịu.

Thiếu niên đưa tay kéo màn ra, xoay người ngồi dậy từ trên giường, đã thấy đây là một căn phòng rộng rãi nhưng bày biện đơn giản.

Dụng cụ, đệm chăn, trướng màn các loại đều có nhưng đều khá cổ xưa, rất nhiều nơi còn tróc sơn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra vẻ tinh tế ngày xưa.

Đây là... Nơi nào?

Thiếu niên cau mày, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt vô cùng quen thuộc, lại không nghĩ ra rốt cuộc đây là đâu...

Còn có, hiện tại hắn nghĩ không ra tên của minh...

Két két!

Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, một thiếu nữ ăn mặc như nha hoàn đi đến.

Nàng thấy thiếu niên, lập tức nói: "Thất công tử, ngươi đã tỉnh, gia chủ đang chờ ở chính đường."

Trong lòng thiếu niên dần bình tĩnh lại, hắn há hốc mồm, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nha hoàn trước mắt, nhưng trong miệng lại không phát ra tiếng nào.

Nhưng ngay sau đó dường như nha hoàn biết hắn muốn hỏi điều gì, lập tức bình tĩnh nói: "Nơi này là Bùi phủ Lộc Tuyền thành"

"Tục danh của Thất công tử là Bùi Lăng..."

Bùi phủ?

Bùi Lăng?

Nghe cái tên cực kỳ quen thuộc này, thiếu niên dần khôi phục một chút trí nhớ mơ hồ...

Phải!

Hắn là Bùi Lăng ở Bùi phủ Lộc Tuyền thành!

Tu vi hiện tại là Luyện Khí tầng hai...

Lúc này, nha hoàn đã mang tới áo ngoài trên kệ áo, mặc cho Bùi Lăng, chợt vịn cánh tay của hắn bước ra ngoài.

Nàng vừa đi vừa nói: "Lần này gia chủ để công tử đi qua, là vì thời gian phát nguyệt lệ đã đến."

"Hôm qua vừa có một nhóm Thối Cốt đan, gia chủ tỏ ý có thể cho công tử một phần..."

Lúc đang nói chuyện, chủ tớ chạy tới cửa, Bùi Lăng đưa tay đẩy cửa ra vào khép hở ra, chỉ một thoáng cảnh tượng ngoài cửa lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Không hề thấy bóng dáng đình viện thanh u đã đoán trước, thứ xuất hiện ở trước mặt hắn lại là núi thây từng đống, huyết hải cuồn cuộn!

Bùi Tuyên, Bùi Vinh, kế mẫu, Bùi Đồ, gia lão... Chưởng quỹ cửa hàng, hàng xóm, sĩ tốt thủ thành... Đều chân cụt tay đứt, có người chỉ còn nửa bên thể xác, còn có người chỉ còn lại một cái đầu...

Cả tòa Lộc Tuyền thành cũng bị tàn sát toàn bộ ở đây!

Từng đôi mắt chết không nhắm mắt nhìn thẳng về phía Bùi Lăng, oán giận, không cam lòng, đau khổ, bất lực, tuyệt vọng... Như ngưng tụ thành thực chất, quanh quẩn bên cạnh phòng ngủ không vung đi được.

Đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng sắc mặt đột nhiên hoàn toàn thay đổi.

Bùi phủ...

Lộc Tuyền thành...

Đồ thành diệt tộc!

Là ai làm?

Là ai làm!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức dấy lên lửa giận vạn trượng, một lát trước còn bình tĩnh, ấm áp, thoáng cái đã võ thành mảnh nhỏ, huyết sắc chiếu rọi con ngươi như cũng xâm chiếm toàn bộ tâm thần.

Chương 2439: Thánh Tử ma môn! (2)

Hận ý cuồn cuộn mãnh liệt trào ra!

Nhưng dường như trả lời nghi ngờ trong lòng hắn, một giọng nói vô cùng lạnh băng, căm hận đột nhiên vang lên bên tai hắn: "Là ngươi!"

Bùi Lăng quay đầu nhìn về phía thân hoàn bên cạnh, đã thấy nha hoàn mặc vẫn mặc quần áo, nhưng khuôn mặt vốn thanh tú lại đã hóa thành một bộ khô lâu không có chút huyết nhục nào, huyết lệ ào ạt chảy ra từ hốc mắt trống rỗng của nàng.

Nàng cũng trừng trừng nhìn qua Bùi Lăng, tiếp tục lạnh như băng nói: "Là ngươi diệt Bùi phủ!"

"Là ngươi đồ toàn thành!"

"Bùi Lăng!"

"Thánh Tử ma môn!"

"Là ngươi làm tất cả!"

Giọng nói nha hoàn như hồng chung đại lữ, càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chói tai như một thanh đao nhọn đang muốn đâm vào đạo tâm Bùi Lăng.

Trong chốc lát Bùi Lăng ngu ngơ nguyên tại chỗ, hắn vô thức cúi đầu đã thấy tay mình nắm Cửu Phách Đao, thân đao có máu tươi róc rách chảy xuôi, không ngừng nhỏ xuống mặt đất như dòng suối nhỏ.

Dưới chân, viên gạch vốn kiên cố bằng phẳng, chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành núi thây biển máu.

Ngàn vạn thi hài chồng chất nguy nga, dòng máu cuồn cuộn chảy xuôi ra từ trong thi thể, hội tụ thành suối, uốn lượn tung hoành, lững lờ mà chảy.

Bùi Lăng đứng trên đỉnh núi thây cao cao, quan sát ngàn vạn người chết.

Trong mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, chợt cảm thấy nỗi hối hận che ngợp bầu trời, trong nơi tối tăm như có vô số tội nghiệt gia thân, sự áy náy mãnh liệt khiến hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, ảo não, mất mát, đau khổ...

Trong chốc lát, Bùi Lăng chỉ cảm thấy tu hành không có chút ý nghĩa nào.

Bỏ Cửu Phách Đao xuống, cứ vậy quy ẩn núi rừng, dùng quãng đời còn lại là thủ mộ cả thành này, dường như đây là lựa chọn duy nhất hiện tại...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, núi thây cao lớn đột nhiên động đậy!

Từng bóng dáng quen thuộc ngày xưa mang theo vết đao đầy người, kéo thể xác không trọn vẹn, dòng máu chảy cuồn cuộn đứng lên, đi từng bước một tới gần hắn: "Bùi Lăng! Ngươi và ta là cốt nhục người thân, vì sao ngươi giết ta?"

"Bùi Lăng! Ngươi và ta là hàng xóm láng giềng, ngày xưa ngươi đi săn đoạt được, toàn do ta thu mua, vì sao ngươi giết ta?"

"Bùi Lăng! Ta và ngươi vốn không quen biết, vì sao ngươi giết ta?"

"Bùi Lăng! Bùi Lăng! Bùi Lăng! !"

Từng tiếng vặn hỏi vô cùng thê lương theo ánh mắt oán độc đây tức giận bao bọc vây quanh Bùi Lăng từ bốn phương tám hướng.

Nhưng ngay lúc hắn sắp bị vong hồn nuốt hết, đột nhiên thân thể không bị khống chế giơ Cửu Phách Đao lên, trực tiếp bổ một đao tới!

Bịch!

Lúc này tên nha hoàn bên cạnh bị đánh thành hai mảnh, hài cốt của nàng cũng trở thành một bộ phận núi thây dưới chân Bùi Lăng.

Thế đi của đao khí không giảm, những thi thể mãnh liệt mà tới kia, dù là gia chủ Bùi phủ Bùi Tuyên, phụ thân của hắn Bùi Vinh hay dân chúng vô tội... Đều bị một đao kia dẹp yên!

Huyết vũ hắt vẫy, thi khối nhao nhao rơi xuống.

Núi thây quay về yên tĩnh.

Một hơi vẫn chặn ngang trong lòng Bùi Lăng, như trong nháy mắt đạt được phát tiết.

Hắn lập tức cảm thấy mình tránh thoát một loại lồng giam vô hình nào đó, cả người vô cùng nhẹ nhõm.

Cảnh tượng xung quanh như sóng nước dập dờn, trong nháy mắt biến hóa.

Bùi Lăng lơ lửng giữa không trung, duy trì động tác lúc thi triển tiên thuật, lôi kiếp như thác nước không hề dừng lại cuồn cuộn rơi xuống.

Điện quang to lớn bao phủ hoàn toàn thể xác hắn.

Tất cả kiếp lực chạm đến Bùi Lăng đều bị nhục thân hấp thu, không thể làm hắn bị thương chút nào.

Cốc vắng, thác nước, đầm sâu, cỏ cây... Phía dưới hắn đều bị chôn vùi, ở nơi này xuất hiện một vực sâu cháy đen mới xuất hiện, trong vực sâu lôi quang chớp động...

Thanh Yếu sơn.

Trong hang động đá vôi to lớn, một không gian rộng lớn như chính sảnh.

Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, Tưởng Phong Vật và đám yêu tu tốp năm tốp ba ngồi đó, quỷ kiệu hoa mỹ u ám lơ lửng giữa không trung, tám tên quỷ vật kiệu phu khoanh tay đứng hầu bên cạnh quỷ kiệu, nhắm mắt đi theo Kiều Từ Quang không xa.

Quỷ kiệu yên lặng, dường như bên trong không có một ai.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đều đang nhắm mắt tu luyện, pháp lực lưu chuyển quanh người, khí cơ mạnh mẽ.

Tưởng Phong Vật cùng mấy yêu tu lại từng người bực bội bất an, hoàn toàn không tĩnh tâm được, sau khi ba lần mấy lượt muốn nói lại thôi, bọn họ nhao nhao đưa ánh mắt về phía cửa hang động đá vôi.

Lúc này cửa hang lấp lóe ánh sáng nhạt, trận pháp che giấu từng khí tức, ngăn cách thần niệm, còn có rất nhiều phòng ngự thủ đoạn đều đang vận chuyển bình thường...

Ngoài động, lôi thiểm điện minh, mặt đất chấn động, thiên uy kinh khủng nhét đầy thiên địa, bao phủ toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Cho dù trốn sâu trong hang động đá vôi, loại uy áp mạnh mẽ không thở nổi kia vẫn khiến mỗi một sinh linh đều cảm thấy trong lòng nặng nề, dường như sinh tử đều trong chớp mắt.

Lúc này, Tưởng Phong Vật đột nhiên cẩn thận hỏi: "Tứ điện hạ, Kiểu tiên tử, nếu không phải hai vị tiên tử danh môn, lúc này tiểu nhân đã sớm thân tử đạo tiêu, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ.

"Đại ân đại đức của hai vị tiên tử, tiểu nhân suốt đời khó quên..."

"Chỉ có điều, hiện tại thời gian đã qua gần mười ngày, không biết còn bao lâu nữa tiền bối Lưu Lam hoàng triều và Tố Chân Thiên mới có thể tới?"

Chương 2440: Một kích tiện tay

Nghe vậy, Chung Quỳ Kính Y mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, chưa mở miệng, yêu tu trang phục hoa lệ, vẻ ngoài âm nhu đã quát lớn: "Lớn mật!"

"Chỉ là tán tu dám làm phiền Tứ điện hạ tu luyện, thật sự tội không thể tha!"

"Hừ! Một thứ thôn quê không hiểu quy củ!"

"Xuống dưới! Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện"

Nói xong, tên yêu tu này quay đầu nhìn về Chung Quỳ Kính Y, lập tức thay đổi khuôn mặt nịnh nọt tươi cười, ân cần nói: "Tứ điện hạ đúng là thiên kiêu triều ta"

"Ngay lúc xung quanh nguy hiểm, chúng ta từng người tâm thần không thể tập trung, khó mà nhập định, Tứ điện hạ vẫn có thể chuyên tâm tu luyện."

"Phần đạo tâm này, phần tâm tính này, phần định lực này...

Chúng ta không theo kịp!"

"Chỉ là... Yêu tộc Thanh Yếu sơn này không giống chúng ta, là con dân hoàng triều lâu năm, được vương hóa thấm vào, biết thi thư, hiểu lễ nghi. Yêu tộc nơi đây từng người hung ác hiếu chiến, vô cùng dã man. Tứ điện hạ là thân thể thiên kim, ở lại nơi đây chẳng may bị bọn chúng va chạm, sao có thể tốt được? Vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn."

"Không biết lúc nào Thái Thượng Hoàng có thể chạy tới?"

Sắc mặt Chung Quỳ Kính Y bình tĩnh, không biết là Yêu Đế phong tỏa Thanh Yếu sơn hay do trận thiên kiếp không biết này, nàng và Kiều Từ Quang đã truyền tin tức về trong môn, vẫn không đạt được bất kỳ đáp lại nào.

Hiện tại bọn họ đã bị nhốt ở Thanh Yếu sơn gần mười ngày.

Có lẽ là vì trận thiên kiếp kia quá kinh khủng, cho đến bây giờ đều không gặp gỡ bất kỳ một vị yêu tộc Thanh Yếu sơn nào.

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Chờ thiên kiếp kết thúc, ta sẽ liên lạc với mẫu hậu..."

Còn chưa dứt lời, nàng và Kiều Từ Quang đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa hang động đá vôi.

Oanh! !

Một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo bụi mù tản khắp, vô số phù văn lập tức dập tắt, một yêu thú thể phách khổng lồ, đỉnh đầu mọc sừng nhọn nhanh chân mà vào, trong đôi mắt dọc màu vàng ròng đầy lãnh khốc, lân phiến quanh người lóe ra tia sáng lạnh như lưỡi đao...

Giữa không trung.

Bùi Lăng đứng lơ lửng, tay áo bồng bềnh.

Ở phía dưới hắn, cốc vắng đã sớm không còn sót lại chút gì, dãy núi xung quanh cũng không thấy tăm hơi.

Thay vào đó, là một tòa vực sâu không thấy đáy mới xuất hiện.

Trong vực sâu bốc lên hơi khói, bụi mù tản khắp, khí tức đặc biệt của lôi đình vô cùng dày đặc.

Sương mù cuồn cuộn, lưu ly chiết xạ từng điểm ánh sáng, như bảo thạch tản ra đây đất.

Trên mặt đất cháy đen, suối nước lạnh nứt nẻ tung hoành chảy xuôi, nhanh chóng bốc hơi thành hơi nóng bừng bừng.

rầm rầm rầm...

Trời cao lấp lóe điện quang, lôi đình như thác nước cuồn cuộn giáng xuống.

Dần dần, thác nước hóa thành mưa rào, kiếp lôi bắt đầu thu liễm.

Bùi Lăng không nhúc nhích giữa không trung, tất cả lôi kiếp rơi vào thể xác đều bị hấp thu sạch sẽ.

Khí tức của hắn liên tục tăng lên, càng ngày càng kinh khủng, thậm chí vượt qua phương thiên uy này!

Oanh! !

Cuối cùng, ngàn vạn điện xà vọt tới từ bốn phương tám hướng, cuối cùng hóa thành một đạo kiếp lôi kinh khủng giữa tầng mây, ầm vang đánh xuống.

Trong chớp mắt Bùi Lăng bị đạo kiếp lôi này bao phủ, khí tức của hắn đột nhiên đột phá đến một cực hạn hoàn toàn mới!

Trên trời cao, kiếp lôi không còn rơi xuống, tầng mây đen nhánh bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

Thành công vượt qua trận đạo kiếp đầu!

Lúc này, khí tức của Bùi Lăng đã là sự khác biệt giữa ngày và đêm, so với trước khi Độ Kiếp!

Hắn không khỏi thở phào, ngoài có thiên lôi phạt thể, trong có tâm ma loạn tượng, trận đạo kiếp này quả thật mạo hiểm!

Suy nghĩ chưa hết, yêu khí cuồn cuộn như là triều cường bành trướng, cuồn cuộn vọt tới.

Bầu trời vừa lộ ra một chút màu xanh biếc, trong nháy mắt bịt kín một lớp bụi mịt mờ che lấp, sương mù đây trời.

Ngay sau đó, một bàn tay to lớn che khuất bầu trời ầm vang rơi xuống!

Gần như cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên theo: "Leng keng! Hoàn thành Độ Kiếp, hệ thống tiếp tục tu luyện [Khô Tâm thuật] cho ngài...

Oanh! !

Vực sâu vốn đang điên cuồng chấn động, dấu vết nứt nẻ dọc theo vực sâu nhanh chóng lan tràn đến nơi xa.

Vết rách to lớn như khe núi, lúc rì rào vô số bùn cát trượt xuống, trộn lẫn với suối ngầm thành đất đá trôi, phóng tới bát hoang.

Trong nháy mắt, hình dạng phương mặt đất này lại hoàn toàn thay đổi.

Dãy núi, núi non, cốc vắng, thác nước, đầm nước... Tất cả mọi thứ đều không dấu vết, trên mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi, chỉ có một vực sâu hình dạng bàn tay nhân tộc to lớn.

Khí tức hừng hực bừng bừng mà lên từ dưới đáy, xoay tròn hội tụ như trụ, xông thẳng lên trời.

Sau một hồi, bụi mù mới dần tản đi, bóng dáng Bùi Lăng biến mất không thấy, chỉ còn lại một bãi vết máu đỏ thắm.

Thần niệm vô cùng kinh khủng của Yêu Đế lập tức đảo qua toàn bộ Thanh Yếu sơn...

Thanh Yếu sơn.

Trên tòa sườn núi nào đó, giữa cây hỗn tạp có một yêu thú cấp thấp hình dáng con vượn ngồi xếp bằng, thú trảo của hắn ta to khỏe mạnh mẽ, vẫn đè lấy một còn trâu rừng, răng nhọn như đao đang rất chuyên tâm gặm ăn con mồi mà mình mới bắt được.

Máu trâu thuận theo da lông chảy xuôi xuống, thấm ướt mặt đất.

Chương 2441: Một kích tiện tay (2)

Bỗng nhiên, một bóng người huyền bào toàn thân máu me đầm đìa xuất hiện ở chỗ cách bọn chúng không xa, hắn vác trường đao, khí tức nội liễm, chính là Bùi Lăng!

Lúc này, khí cơ của hắn phù phiếm, huyết khí cuồn cuộn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng.

Bùi Lăng lại không để ý tới việc chữa thương, nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược đỏ thẫm, tạm thời đè xuống thương thế, khuôn mặt lập tức biến ảo, hóa thành yêu thú dáng vẻ con vượn ở bên cạnh.

Trong nháy mắt, trên dưới cả người hắn mọc ra vô số sợi tơ nhìn không thấy, nối liền cùng một chỗ với con yêu thú kia.

Yêu thú cấp thấp dáng vẻ con vượn không có bất kỳ sức phản kháng gì, tu vi, khí huyết, mệnh cách... Tất cả của nó lập tức bị lực hút truyền đến từ trong sợi tơ hấp thu không còn!

Yêu thú cấp thấp kia hoàn toàn biến mất khỏi phương thiên địa này, Bùi Lăng hoàn toàn thay thế nó!

Ngay lúc này, thần niệm kinh khủng mênh mông lập tức đảo qua phương thiên địa này, Bùi Lăng học theo dáng vẻ yêu thú cấp thấp kia, dường như chưa tỉnh, ôm lấy con trâu rừng còn dư lại, bắt đầu gặm ăn huyết nhục của nó.

Thần niệm khẽ quét qua trên người Bùi Lăng, yêu khí treo ngược như biển cả trên trời cao nhanh chóng đi đến nơi xa.

Không bị phát hiện!

Bùi Lăng lập tức thổ ra một hơi, chợt không nhịn được phát ra một tràng tiếng ho khan dữ dội, máu tươi ào ạt chảy ra từ khóe miệng, trộn lẫn với máu trâu lập tức tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.

Khí tức quanh người hắn hỗn loạn, trên dưới cả người đau đớn.

Nếu không phải trận đạo kiếp này tăng cường rất nhiều tu vi thực lực của hắn, một kích vừa rồi của Yêu Đế đủ lấy mạng hắn!

Nhưng dù vậy tình huống hiện tại của hắn cũng không khá hơn chút nào.

Hiện tại nhất định phải lập tức chữa thương, nếu không chẳng mấy chốc hắn sẽ bị thương nặng mà chết!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đẩy ra thi thể trâu rừng, khôi phục hình dáng cũ, lấy ra một viên đan dược óng ánh mượt mà, không có chút đan hương nào, nhanh chóng ăn vào.

Chỉ có điều, dược lực chưa tan ra trong cơ thể, kiếp vân vừa tiêu tán trên bầu trời lại tụ đến.

Lần kiếp vân này, phạm vi bao trùm càng rộng, trình độ nặng nề càng sâu, trong mây ấp ủ thiên uy kinh khủng hơn.

Kiếp lôi chưa thành hình, thiên uy huy hoàng đã như dãy núi vô hình, uy áp toàn bộ phương thiên địa này!

Sắc mặt Bùi Lăng không khỏi thay đổi, lại là đạo kiếp của hắn!

Hắn vừa vượt qua trận đạo kiếp đầu, trận đạo kiếp thứ hai đã trực tiếp giáng lâm?

Ngay sau đó, yêu khí bành trướng đằng xa đột nhiên quay lại, một luồng sát ý làm người ta rùng mình, cách khoảng cách xa lập tức khóa chặt Bùi Lăng.

Hắn lại bại lộ!

ầm ầm...

Trong tích tắc, kiếp lôi cuồn cuộn như sông rộng đã ấp ủ hoàn thành, bay thẳng xuống từ trên trời cao như khí thôn vạn dặm!

Lúc này Bùi Lăng không kịp suy nghĩ, tay phải vừa nhấc, một dải lụa màu đỏ ngòm ầm vang chém ra.

Đao khí sắc bén như độc long, đi ngược dòng nước, gào thét xé rách hư không.

Đao khí và kiếp lôi hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một luồng ánh sáng vô cùng sáng chói, tất cả xung quanh như lập tức rơi vào một mảnh màu trắng vô biên vô tận...

rầm rầm...

Tiếng sóng biển xen lẫn tiếng kêu của hải âu, xuyên qua song cửa sổ truyền vào trong phòng.

Phù văn lơ lửng giữa hư không sáng tắt, vân triện đề phòng nhìn trộm, gia cố, tụ linh không ngừng lấp lóe.

Đây là một gian khách sạn ven biển.

Bùi Lăng hơi hoảng hốt, sau khi lấy lại tinh thần lập tức thấy trên mặt đất trước mặt mình có ba bộ xác nữ nằm song song.

Ba bộ xác nữ này đều mặt đẹp xanh ngọc, trên người mặc áo gấm, phía trên thể xác còn có ý băng hàn chưa từng tan hết.

Trong đó người ở giữa, tu vi khí tức là Nguyên Anh kỳ, lông mi cong mắt phượng, lông mi dài dày vềnh lên như quạt lông, càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như sứ, dáng vẻ thướt tha yểu điệu như được tạo hình từ mỹ ngọc không tỳ vết, làm cho người ta rung động.

Xác nữ bên trái thì lông mày mắt hạnh má đào, môi anh đào không nhiễm tự đỏ như một điểm đỏ phía trên đầu cành giữa ngày mùa hè chói chang, như dụ dỗ người ta hái, có một loại phong tình mềm mại như nước. Mặc váy lụa ngũ thải, bên hông đeo linh ngọc hoa cỏ bốn mùa, cung thao xanh lá cây, khí chất đoan trang, xinh đẹp trang nhã.

Xác nữ phía bên phải tóc mai đen mặt đẹp, da thịt như trận tuyết đầu mùa đông rơi xuống, trong trắng nõn lộ ra một chút sáng long lanh, trơn bóng không tỳ vết. Lông mi dài nhẹ rủ xuống, có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt trên mí mắt, trong tươi đẹp diễm lộ ra chút vẻ đẹp yếu ớt.

Bùi Lăng nhìn ba bộ xác nữ này, trong lòng mờ mịt.

Đây là nơi nào?

Những xác nữ này lại là xảy ra chuyện gì?

Mình là ai?

Muốn làm gì?

Hắn nhanh chóng nhìn quanh, chỉ thấy nỉ xanh màn gấm, châu bình tú liêm, trong tầm mắt là đồ trang trí xa xỉ hoa mỹ.

Bên ngoài cửa tròn treo rèm trân châu, hai bên cửa lớn trưng bày một đôi cây san hô màu đỏ thắm, cao hơn trượng, màu sắc như lửa, óng ánh sáng ngời, càng có vẻ quý khí.

Bên ngoài song cửa sổ ở bên cạnh, thông qua khe hở tấm bình phong đầy vui mừng, có thể thấy cửa hàng bên kia đường phố, trên tấm bảng lại khắc chữ chi nhánh Vạn Hủy hải.

Chương 2442: Tâm Ma kiếp

Vạn Hủy hải?

Bùi Lăng còn chưa nhớ ra bất cứ chuyện gì, hắn muốn đi đến chỗ ba xác nữ xem xét nguyên nhân cái chết của ba người một chút, kết quả thân thể lại đi vài bước về hướng ngược lại.

Hắn ngẩn ngơ, sau đó thử đưa tay trái ra, chụp vào một cái bình bày bên cạnh, nhưng lại nâng tay phải lên...

Động tác của hắn bị ngược?

Thử mấy lần, khó khăn lắm hắn mới khống chế được thân thể của mình, đi đến bên cạnh ba bộ xác nữ.

Bùi Lăng đang kiểm tra tình huống ba bộ xác nữ, chợt phát hiện quần áo của xác nữ Nguyên Anh kỳ ở giữa đột nhiên biến mất.

Hắn muốn cởi áo ngoài xuống phủ thêm cho nàng, nhưng ngay sau đó trong hắn truyền đến cảm giác đau đớn!

Bùi Lăng lập tức muốn đưa tay trái lên che, sau đó lập tức đưa tay phải ra đè xuống con mắt.

Cơn đau đớn dữ dội không hề có ý dừng lại, dường như ngàn vạn châm nhỏ cùng nhau đâm vào con mắt, đau đớn to lớn như sóng thần hoàn toàn nuốt hết hắn.

Huyết lệ ào ạt rì rào rơi xuống, Bùi Lăng vội vàng lau huyết lệ, nhịn đau mở mắt, đã thấy trên mặt đất trước mặt trống rỗng, ba bộ xác nữ đều không thấy tăm hơi, dường như tình cảnh thấy được một lát trước chỉ là ảo giác.

Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng đập cửa dồn dập!

"Cốc cốc cốc!"

"Cốc cốc cốc cốc cốc!"

Cửa gỗ chế tác từ linh mộc rất tốt bị gõ đến ầm ầm rung động, gần như muốn nhảy ra từ trên khung cửa.

Bùi Lăng đi ra phía trước, mở cửa lớn ra.

Két két!

Cửa phòng mở ra một khe hở, hắn lập tức thấy người đứng ngoài cửa là ba bộ xác nữ đã biến mất!

Chỉ có điều, vừa rồi ba bộ xác nữ còn yên lặng ưu nhã, dáng vẻ thướt tha mềm mại, lúc này hoàn toàn thay đổi!

Lúc này người ở giữa như bị ngâm nở, cả người bành trướng đến không có chút hình người nào, chống ra váy áo hoa mỹ phức tạp.

Cả người nàng xanh đen, khuôn mặt sưng to lên, đôi môi như thổi hơi bành trướng lật ra ngoài, đầu lưỡi ở chỗ sâu, ngực bụng nổi lên cao cao, từng sợi kinh mạch như con giun bò đầy da thịt nàng, tứ chi tróc da như là găng tay và bít tất tuột xuống để lộ ra từng miếng thịt hư thối.

Nhãn cầu màu xám đen nhô ra cao cao, mờ mịt nhìn về phía trước.

Xác nữ bên trái vẫn mềm mại xinh đẹp, chỉ có điều nàng mở hai con ngươi ra, bên trong một mảnh thuần trắng không có chút cảm xúc nào, sa đọa, điên cuồng, đêm tối, u ám, hỗn loạn, điên cuồng... Tất cả các loại khí tức quanh quẩn như thực chất.

Toàn bộ thể xác nàng bị vô số xiềng xích đen nhánh xuyên qua quấn quanh, chui vào hư không như gắt gao trấn áp nàng.

Lúc này, đôi mắt thuần trắng hờ hững nhìn qua cửa lớn.

Xác nữ phía bên phải yên tĩnh nhất, nàng khép tay áo đứng đó, dáng vẻ nhã nhặn như tiểu thư khuê các, chỉ có điều mặt mũi của nàng như tranh thuỷ mặc bị nước thấm ướt, mờ mịt không rõ.

Khi thì trơn bóng hoàn mỹ tinh tế yếu ớt; khi thì văn tĩnh e lệ, khóe miệng có một nốt ruồi đen.

Đôi mắt tươi đẹp không khác gì người thường, thất thần nhìn cửa lớn.

Thi biến? !

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, cảm giác lo lắng lập tức trào ra trong lòng hắn.

Hắn lập tức muốn đóng cửa phòng lại, nhưng vừa dùng sức...

Ầm!

Cửa lớn bị hắn một phát kéo ra.

Trong nháy mắt, ba đạo ánh mắt như thực chất lập tức khóa chặt Bùi Lăng.

Thanh Yếu sơn.

Hang động đá vôi.

Yêu thú mọc lân phiến một trảo mở ra trận pháp trùng điệp, mũi nhẹ nhàng thở, lập tức nhìn về chỗ sâu trong hang động đá vôi.

Ánh mắt Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang nhìn về phía nó, vô cùng nghiêm nghị.

Là một vị Hóa Thần!

Đôi bên đứng giằng co cách thạch nhũ lít nha lít nhít, bên ngoài hang động đá vôi sắc trời dần sáng, kiếp lôi ầm ầm dần dừng lại.

Lúc này, yêu tộc Thanh Yếu đột nhiên lạnh lẽo nói: "Nhân tộc!"

Chung Quỳ Kính Y nắm chặt trường thương, Kiều Từ Quang bắt lấy [Vạn Huyền Chỉ], hai người đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào!

Chỉ có điều, ngay lúc bọn họ tưởng đầu yêu tộc Thanh Yếu kia nhất định ra tay, ánh mắt hắn ta rơi vào bên cạnh Kiều Từ Quang, ngay sau đó đột nhiên dứt khoát lưu loát rút đi.

Sắc trời càng ngày càng sáng tỏ chiếu vào từ cửa hang, dường như sự lo lắng đã đi.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đều khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, yêu tộc Thanh Yếu kia cũng không e ngại bọn họ, mà là kiêng dè quỷ kiệu do Bùi Lăng để lại!

Thấy đầu yêu tộc Thanh Yếu khí tức kinh khủng kia không đánh mà lui, Tưởng Phong Vật lập tức quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ vạn phần khâm phục, thật lòng nói: "Tứ điện hạ và Kiểu tiên tử đúng là thiên kiêu nhân tộc ta, uy danh lan xa, danh chấn thiên hạ, ngay cả ở Thanh Yếu này cũng có người biết tên hai vị, không dám mạo phạm chút nào..."

Yêu tộc hoàng triều phản ứng chậm một bước, nhưng chẳng mấy chốc đã học theo nói: "Tứ điện hạ và Kiều tiên tử thiên phú dị bẩm, thân phận tôn quý, cao quý không tả nổi... Những yêu thú sơn dã này dù không phục vương hóa, nhưng đối mặt với phong nghỉ của điện hạ và Kiểu tiên tử cũng không khỏi tự ti mặc cảm, vì vậy không chiến tự lui..."

"Có thể đi theo Tứ điện hạ và Kiểu tiên tử là may mắn đời này của chúng ta...

Chương 2443: Ván cờ lần này, chắc chắn không hề khó khăn!

"Không đúng, chắc là tam sinh hữu hạnh...

"Là may mắn mười thế..."

Nghe vậy, Chung Quy Kính Y cau chặt hàng lông mày kẻ đen, cùng là yêu tộc, yêu tộc Thanh Yếu sơn tu vi cao thâm, thực lực cường hãn lại làm việc quyết đoán, yêu tộc Lưu Lam hoàng triều lại vô cùng bại hoại, tham sống sợ chết, thậm chí bây giờ còn sa sút đến mức a dua nịnh hót phân cao thấp với tán tu Tạp Đan...

Nghĩ tới đây, nàng không nói nhảm điều gì, lúc này phân phó:

"Nơi đây đã bại lộ, lập tức rời đi!"

Tiếng nói vừa dứt, trong quỷ kiệu lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc: "Là Chung Quỷ thị sư muội?"

Phó Huyền Tự sư huynh!

Phó Huyền Tự sư huynh tỉnh!

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức sắc mặt vui mừng.

Chỉ có điều, bởi vì trước đó từng bị Phó Huyền Tự sư huynh truy sát, lúc này hai nữ tu đều cực kỳ cẩn thận.

Kiều Từ Quang lập tức hòa hoãn nói: "Phó sư huynh, mười năm trước ta từng theo sư tôn tiến về quý sơn bái phỏng, lúc ấy sư huynh đưa ta một tấm bùa chú, không biết sư huynh còn nhớ?"

Phó Huyền Tự nói: "Mười năm trước, Kiều sư muội thật sự đến Cửu Nghi sơn làm khách"

"Nhưng lúc đó ta đang bế quan, người tiếp đãi ngươi là Mẫn sư muội."

"Ta không rõ nàng tặng lễ vật gì cho ngươi."

"Kính xin hai vị sư muội yên tâm, hiện tại ta đã khôi phục trạng thái... Nhưng không biết nơi này là chỗ nào?"

Chung Quỳ Kính Y nhìn về phía Kiều Từ Quang, thấy nàng khẽ gật đầu mới thầm thở phào, rồi lên tiếng: "Nơi này là Thanh Yếu sơn, bây giờ chúng ta đã bị yêu tộc Thanh Yếu phát hiện tung tích, nhất định phải lập tức rời đi!"

Phó Huyền Tự đáp: "Tốt!"

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang nhìn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau, lại không có ý thả Phó Huyền Tự ra khỏi quỷ kiệu.

Kiều Từ Quang lập tức phân phó quỷ kiệu: "Đi!"

Nói xong, nàng và Chung Quỳ Kính Y dẫn theo Tưởng Phong Vật, yêu tộc, quỷ kiệu lập tức rời khỏi hang động đá vôi, ven đường thi triển Ấn Nặc thuật, chạy đến một chỗ ẩn thân khác.

Sau khi đám người rời đi không lâu, vài yêu tộc khí tức cường đại, quanh người Huyết Sát quanh quẩn nhanh chóng chạy đến bên trong động đá vôi.

Yêu tộc mắt dọc đầu mọc sừng nhọn, khắp người toàn lân phiến vừa rồi cũng ở trong số đó.

Một yêu thú hình dạng như báo, sườn mọc hai cánh dùng sức hít hà xung quanh, chẳng mấy chốc đã nói: "Vừa đi không lâu, đuổi!"

Vài yêu tộc khác nhẹ gật đầu, sau đó bóng dáng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa...

Bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Dãy núi lồng lộng, dòng suối dày đặc.

Hơi nước dồi dào quanh quẩn trong thiên địa, tản vào trời cao, nhẹ phẩy vào hai vạt áo hoa lệ.

Giữa không trung, một bóng dáng cổn miện đứng chắp tay, miện châu từng đống, giữa khe hở là ánh mắt uy nghiêm, ngưng đọng như thực chất; cách đó không xa là bóng hình xinh đẹp đạp mây mà đứng, quỳnh tư ngọc mạo, mắt như xuân thủy.

Nhìn qua kiếp lôi cuồn cuộn bên trong Thanh Yếu sơn như thiên hà chuyển ngược, vẻ mặt Thái Thượng Hoàng Lưu Lam hoàng triều và tổ sư Tố Chân Thiên đều cực kỳ nghiêm nghị.

Thái Thượng Hoàng trầm giọng nói: "Loại đạo kiếp này, khí thế rào rạt như vô cùng vô tận, nội tình người độ kiếp không thể coi thường!"

Tổ sư Tố Chân Thiên nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen: "Yêu Đế che đậy Thanh Yếu sơn, chỉ nhìn quy mô đạo kiếp không thể xác định rốt cuộc người độ kiếp bên trong là ai"

"Nếu là đạo kiếp bình thường, chắc chắn là một yêu tôn dưới Yêu Đế"

"Nhưng đạo kiếp trước mắt vượt xa quy mô kiếp lôi bình thường"

"Mấy vị yêu tôn kia chắc không có nội tình như thế"

Thái Thượng Hoàng nói: "Nếu không phải yêu tộc, vậy là một vị đạo hữu sáu mươi bốn kiếp nào đó."

"Nhưng chín môn phái lớn, mấy vị sáu mươi bốn kiếp kia, ngoại trừ Dược tiên nữ đã toàn bộ Đại Thừa."

Tổ sư Tố Chân Thiên suy nghĩ, đột nhiên nói: "Sáu mươi bốn kiếp, còn có một người là Trọng Minh tông Bùi Lăng!"

Thái Thượng Hoàng lập tức lắc đầu, nói: "Bùi Lăng kia vừa đột phá Độ Kiếp kỳ, dù hắn là sáu mươi bốn kiếp, trận đạo kiếp đầu cũng không thể có uy năng như vậy"

"Hơn nữa, Bùi Lăng đột phá đến bây giờ, mới không đến một tháng"

"Cách trận đạo kiếp đầu giáng lâm, còn có rất lâu."

"Dù hắn là thiên tài tuyệt thế đủ để sánh vai chư vị tổ sư khai sơn, là tám mươi mốt kiếp, cũng phải chờ thêm thời gian chín tháng"

Tổ sư Tố Chân Thiên khẽ gật đầu, suy nghĩ, chợt nói: "Không phải mấy vị yêu tôn kia, không phải chín tông độ kiếp, cũng không phải Bùi Lăng... Vậy là một trong những thể xác hồng hoang của Yêu Đế!"

Thể xác Yêu Đế...

Thái Thượng Hoàng hơi trầm ngâm, sau đó nói: "Như vậy, trận đạo kiếp này chỉ là nhìn giống đạo kiếp...

Nói đến đây, hai người lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ yên tĩnh nhìn về phía kiếp lôi nơi xa.

Điện quang tím xanh liên tiếp chiếu rọi đôi mắt bọn họ, đều thâm trầm phức tạp.

Sau một lát, tiếng nổ ầm vang dần yên lặng, kiếp vân nặng nề trên trời cao nhanh chóng tiêu tán.

Sắc trời lại vẩy xuống, màu xanh ngọc lại xuất hiện.

Lúc này, Thái Thượng Hoàng lập tức cao giọng nói: "Lưu Lam hoàng triều Chiêu Dung đặc biệt tới để bái phỏng Yêu Đế tiền bối, xin tiền bối bớt chút thì giờ gặp mặt!"

Tổ sư Tố Chân Thiên cũng nói: "Tố Chân Thiên Không Mông, mời Yêu Đế tiền bối gặp mặt!"

Chương 2444: Ván cờ lần này, chắc chắn không hề khó khăn! (2)

Hai người vừa nói dứt lời, trong Thanh Yếu sơn lập tức truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, yêu lực kinh khủng bành trướng mãnh liệt như sóng to gió lớn, lực trùng kích cường đại ngay cả bên ngoài Thanh Yếu sơn cũng có vô số cỏ cây đổ rạp ra ngoài, phi cầm tẩu thú kinh hoàng chạy tứ tán, mặt đất chấn động, dòng suối tung hoành.

Cát bụi trộn lẫn hơi nước tùy ý lộn xộn bay lên hồi lâu, mới dần ngừng lại.

Nhìn thấy tình cảnh này, hai người lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ.

Yêu Đế vừa ra tay!

Nhưng vị trí hắn ta ra tay dường như là vị trí của người độ kiếp.

Không chờ bọn họ biết rõ ràng tình huống, trên bầu trời lại xuất hiện kiếp vân đen nghịt hội tụ tới, nặng nề như vòm trời sụp xuống, trong chớp mắt thôn phệ sắc trời khiến đêm tối trở lại mặt đất.

Giữa tầng mây nặng nề, ngàn vạn điện xà lao nhanh gào thét.

Thiên uy kinh khủng nhét đầy thiên địa.

Trận kiếp vân này có quy mô càng lớn hơn vừa rồi!

"Chiêu Dung" và "Không Mông" nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt nhau, khoảng cách thời gian giữa hai trận thiên kiếp quá ngắn, chắc không phải một người đang độ kiếp.

Nếu người vừa độ kiếp là thể xác Yêu Đế, vậy bây giờ trận thiên kiếp mạnh hơn này là ai dẫn dụ?

ầm ầm...

Lôi âm cuồn cuộn, nghiền nát hư không, ánh sáng to lớn cuồn cuộn giáng xuống từ vòm trời, như là lôi đình hội tụ thành thác nước, gào thét như vô cùng vô tận...

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng chìm nổi, vẳng sáng có to có nhỏ, hội tụ thành hải dương huy hoàng.

Phía trên biển hồn đăng, một cây bạch cốt đâm thủng hư không, mâu tươi ào ạt chảy xuôi ra, xương và máu đan xen vào nhau, chẳng mấy chốc rèn đúc ra một cái bảo tọa đỏ trắng đan xen, lạnh lẽo đáng sợ ở giữa không trung.

Trong bảo tọa, một bóng người yểu điệu thướt tha, khí thế lãnh khốc đột nhiên xuất hiện.

Quanh thân nàng Huyết Sát quanh quẩn, như ở trong núi thây biển máu.

Trên mặt bị một đoạn khăn lụa che đậy dung mạo, chỉ lộ ra mày ngang mi dài, hàng mi dài che khuất đôi mắt.

Bỗng nhiên, nàng mở hai mắt ra, ánh mắt như dao lạnh lẽo thấu xương, lăng lệ vô song, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thanh Yếu Sơn.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng: "Kia là đạo kiếp mà Thánh Tử bản môn đang độ."

"Hắn là người dẫn đường của tiên lộ lần này:"

Nghe vậy: "Tinh Hận" khẽ gật đầu, là giọng "Phục Cùng" tiền bối.

Nàng bình tĩnh hỏi: "Đây là trận đạo kiếp thứ mấy của hắn?"

"Phục Cùng" nói: "Trận thứ hai."

"Tinh Hận" nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, trong miệng lại nói:

"Tiền bối đánh thức ta quá sớm"

"Phục Cùng" hờ hững nói: "Hắn không phải bốn mươi chín kiếp, cũng không phải sáu mươi bốn kiếp..."

"Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, tốc độ hắn bước vào Đại Thừa sẽ rất nhanh!"

Khuôn mặt "Tinh Hận" vốn đang hờ hững, hiếm khi nào lại xuất hiện sự ngạc nhiên, người dẫn đường tiên lộ tám mươi mốt kiếp! ?

Nếu đúng như vậy, ván cờ lần này chắc chắn không hề khó khăn!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không bị đạo kiếp đánh chết...

Nghĩ tới đây: "Tinh Hận" không tiếp tục nói nhảm, nhanh chóng nói: "Ta phải chuẩn bị ba tháng"

"Ba tháng sau, lập tức đi vào vực ngoại hư không, độ một trận đạo kiếp cuối cùng."

Sâu trong Truyền Thừa điện: "Phục Cùng" đứng chắp tay trước một bức tranh đồng tử áo đỏ khóa vàng, ba mặt nối liền, nghe vậy khẽ gật đầu, trả lời: "Đừng quên lưu lại truyền thừa"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối như trước, khí tức ẩm ướt trộn lẫn một chút lôi đình như thiêu đốt, tản khắp mênh mông.

Cành lá lượn quanh, tiếng gió kêu gào như khóc như tố.

Điên dại chẳng có mục đích đi khắp khu rừng ảm đạm, giẫm đạp ra đủ loại tiếng động.

Rắn hủy nhanh chóng leo lên từng mảnh đầm lầy mọc đây cỏ xỉ rêu đồ tươi, trong tiếng "ừng ực" rất nhỏ, vô số bọt biển vỡ tan.

Bóng dáng hoàn mỹ từng bước một đi qua những nơi quái đản hỗn loạn này, ánh mắt hắn ta không bị đêm tối ảnh hưởng, tùy ý quét qua đã rõ ràng rành mạch.

Bỗng nhiên, hắn ta lại quay đầu, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Ngắn ngủi mười ngày liên tục hai lần đạo kiếp?

Thế nhưng, lôi kiếp, Tâm Ma kiếp, ngoại kiếp...

Tên phàm nhân độ kiếp kia không sống qua trận đạo kiếp thứ hai... Thậm chí, không sống qua đêm nay!

Nghĩ tới đây, tiên nhân lại thu hồi ánh mắt.

Loại người kỳ tài ngút trời, đã sớm không còn gì quái lạ trong tháng năm dài đằng đẳng của hắn ta.

Không thành tiên, chung quy là hoa trong gương trăng trong nước, trong chớp mắt sẽ bị mưa rơi gió thổi đi, chôn vùi vào thời gian cuồn cuộn...

Thanh Yếu sơn.

Kiếp lôi cuồn cuộn giáng xuống.

Dường như trên trời cao vỡ đê, hội tụ cuồn cuộn như biển lôi đình, như hồng thủy tranh nhau chen lấn tuôn rơi vào nhân gian, đồng loạt phóng tới Bùi Lăng.

Chân núi ban đầu đã sớm không thấy tăm hơi, giữa không trung không còn tro bụi.

Cỏ cây, dãy núi, nham thạch, dòng sông... Đều không còn sót lại chút gì, tại chỗ xuất hiện hố to, khí tức cháy đen tản vào vòm trời.

Hố sâu còn đang không ngừng mở rộng, phát triển về phía vực sâu.

Cùng lúc đó, lòng đất nước suối nứt nẻ, suối phun tuôn ra, chảy vào cái hố mới xuất hiện, mô hình hồ nước, dòng sông, khe suối nhao nhao xuất hiện.

Dòng nước lạnh nóng đan xen cọ rửa mặt đất mới cày ra, mùi bùn tản ra, đan xen với mùi máu tanh như nước thủy triều.

Chương 2445: Gông xiềng

Đáy hố.

Trên dưới quanh người Bùi Lăng đều loang lổ vết máu, da thịt ở miệng vết thương xoay tròn, xương cốt trắng hếu.

Lúc này hắn nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt vô cùng giãy giụa, lại chậm chạp không thể tỉnh lại.

Kiếp lôi vô cùng kinh khủng gào thét trên trời cao, tiếp tục đánh xuống Bùi Lăng.

Dường như ngay sau đó, sẽ hoàn toàn đánh hắn thành bột mịn, lộn xộn bay thẳng lên trời, hình thần câu diệt!

Ngay lúc này, Bùi Lăng đột nhiên đưa tay...

Oanh! !!

Dường như toàn bộ thiên địa đều trùng điệp chấn động một cái, mười vòng mặt trời huy hoàng lồng lộng dâng lên!

Kiếp vân dày đặc như đêm tối, trong nháy mắt hóa thành ban ngày sáng ngời.

Ánh sáng mạnh vô cùng chói mắt, vô cùng loá mắt cũng vô cùng hừng hực xông phá bóng tối, khiến thiên địa bát ngát chỉ có ánh sáng vạn trượng!

Bùi Lăng tắm rửa trong vầng sáng, thương thế trên người lập tức bắt đầu nhanh chóng khôi phục, khí tức cũng nhanh chóng tăng vọt.

rầm rầm rầm...

Kiếp lôi cuồn cuộn, ầm vang đánh xuống!

Tiếng sóng biển, tiếng hải âu gáy từng cơn.

Mùi tanh mặn bay vào theo gió.

ầm ầm!

Bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang phía trên khách sạn, tiếng sấm to lớn, chấn động toàn bộ thiên địa.

Điện quang lập lòe chiếu sáng khuôn mặt ba bộ xác nữ.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, động tác của hắn bị ngược, đóng cửa trực tiếp biến thành mở cửa!

"Phải đi..."

"Nên xông ra!"

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thân thể Bùi Lăng lập tức làm ra hành động hoàn toàn ngược lại, nhanh chóng lùi ra cửa sổ bên cạnh.

Nhưng ngay lúc hắn sắp đụng vào cửa sổ, dưới chân hắn nặng nề, trực tiếp ngã xuống đất.

Bùi Lăng quay đầu nhìn vào tứ chi của mình, chẳng biết từ lúc nào đã bị từng tầng xiềng xích trói lại, bên kia xiềng xích cố định vào vách tường, nóc nhà, mặt đất xung quanh.

xiềng xích từng đống, gần như hoàn toàn trói buộc bất kỳ động tác gì của hắn.

Lúc này, xác nữ bành trướng to lớn ngoài cửa nhanh chân đi về phía Bùi Lăng.

Mỗi một bước của nàng, cả gian khách sạn cũng hơi rung động, cùng lúc đó trên dưới quanh người xác nữ như là chất lỏng phồng lên, gân xanh nhô ra càng ngày càng cao, lúc vặn vẹo gần như không nhìn ra dáng vẻ thất khiếu, có đục ngầu như rêu xanh màu xanh sẫm, trộn lẫn vết bẩn khó mà hình dung, chậm rãi chảy xuôi xuống.

Một mùi hương không thể miêu tả tràn ngập trong phòng, làm người ta buồn nôn.

Bùi Lăng giãy giụa muốn đứng dậy, thân thể lại bị xiềng xích trói lại, dù như thế nào cũng không thể cởi ra.

Oanh! !

Tử điện nổ tung trên trời cao, căn phòng run rẩy.

Xác nữ bành trướng chạy tới trước người Bùi Lăng, nàng hé miệng lộ ra từng dãy răng rét lạnh, chất lỏng màu xanh vàng đục ngầu chảy ra từ trong cổ họng nàng, thuận theo khóe miệng uốn lượn rơi xuống, mùi hôi thối tản ra!

Xác nữ một phát táp đến đầu Bùi Lăng.

Khí tức tử vong vô cùng mãnh liệt đập vào mặt!

Trong chớp mắt sinh tử, con ngươi Bùi Lăng phóng đại.

Hắn vốn đã không thể động đậy thân thể, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, một phát kéo đứt xiềng xích khóa lại tay phải, che ở trước người.

Cạch!

Xác nữ bành trướng cắn một cái vào cánh tay phải của Bùi Lăng, chỉ một thoáng máu tươi bắn tung toé, xương cốt đứt gãy, cặn xương trắng đục trộn lẫn bọt máu chảy xuôi xuống, cơn đau đớn dữ dội trước nay chưa từng có ầm vang truyền đến!

Bùi Lăng không có thời gian suy nghĩ, không để ý đến cơn đau dữ dội, tay trái bị khóa lại đột nhiên đánh ra một quyền.

Keng!

xiềng xích khóa lại tay trái của hắn, lập tức bị lực lượng mạnh kéo đứt, nắm đấm trái mang theo tiếng gió gào thét, lập tức đánh vào đầu xác nữ bành trướng!

Bành! !

Đầu xác nữ bành trướng lập tức nổ tung, chất lỏng vàng xanh đen đan xen như là mưa rào nhao nhao, ầm vang vẩy xuống, bắn tung toé cả người Bùi Lăng.

Trên dưới cả người Bùi Lăng lập tức truyền đến đau đớn như búa bổ đao chặt.

Ở phần cổ gãy của xác nữ bành trướng không ngừng tuôn ra dòng máu màu xanh đen, trong con ngươi Bùi Lăng những dòng máu này hóa thành lôi điện cuồn cuộn, như lợi kiếm xuyên qua thân thể hắn.

Toàn bộ thể xác Bùi Lăng lập tức xuất hiện vô số huyết động.

Đau đớn như thủy triều lập tức nuốt hết hắn.

Cùng lúc đó, xác nữ bành trướng không đầu giơ cao hai nắm đấm, hung hăng nên xuống Bùi Lăng!

Hai nắm đấm sưng to vặn vẹo như một đôi Lưu Tinh Chùy thất oai bát nữu, mang theo khí thế bão táp như lôi rơi xuống từ trời, thẳng đến điểm yếu hại của Bùi Lăng.

Một thanh trường đao xinh đẹp như đêm ngày hè, đột nhiên xuất hiện trong tay Bùi Lăng.

Hắn không kịp suy nghĩ, vung đao chém xuống.

Xoạt xoạt xoạt...

ầm ầm ầm ầm ầm...

Ánh đao huyết sắc giăng khắp nơi, tỉnh mịn như lưới, nơi đi qua hư không vỡ vụn, vạn lưỡi đao trống rỗng sinh ra, cắt chém tất cả; dòng máu xanh đen ào ạt cuồn cuộn như muốn bao phủ toàn bộ thế giới, dường như vô cùng vô tận, ăn mòn vạn vật.

Bùi Lăng lần lượt vung chặt, lưỡi đao phá không, đao khí trào lên, hai mắt hắn đỏ hồng như điên dại.

Không biết qua bao lâu, hắn thở hồng hộc dừng lại, lúc này xiềng xích trói buộc trên dưới cả người hắn đứt gãy gần hết, chỉ có phía trên hai chân còn có xiềng xích trùng điệp, vẫn giữ chặt hắn tại chỗ.

Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, đã thấy toàn bộ căn phòng vốn trang trí hoa mỹ, đã sớm nát thành bột mịn.

Chương 2446: Quy luật

Dòng máu xanh đen, thi khối bành trướng, nội tạng tím đen... Rơi vãi đầy đất, gần như bao trùm tất cả mọi nơi trong tầm mắt.

Xác nữ bành trướng đã bị Bùi Lăng chém thành muôn mảnh.

Bùi Lăng đằng đằng sát khí nhìn về phía hai xác nữ còn lại ở cửa, khác với bộ xác nữ bành trướng kia, từ lúc bắt đầu hai xác nữ này vẫn đứng ở ngoài cửa, không hề có ý bước vào phòng.

Lúc này, khuôn mặt xác nữ kia mơ hồ, khi thì thiếu nữ trong tươi đẹp mang theo vẻ yếu ớt tinh tế, khi thì là khuê tú văn tĩnh e lệ khóe miệng có nốt ruồi đen thanh tao lịch sự đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó lặng yên tiêu tán như bọt biển.

Ngay chớp mắt xác nữ này tiêu tán, xiềng xích khóa lại chân trái Bùi Lăng lập tức bị đứt.

Cùng lúc đó, xác nữ đoan trang xinh đẹp, khí chất trang nhã, quanh người đều là xiềng xích đen nhánh khóa lại, đôi mắt thuần trắng nhìn qua Bùi Lăng, đột nhiên mở miệng: "Người thượng giới tới, đừng dùng tiên thuật mà ta đưa cho ngươi nữa."

" [Minh Thiên Chi Vụ] cũng không thể dùng"

"Trước khi khôi phục tiên vị, không được tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc nữa..."

Nói xong, xác nữ này dần hóa thành tro bụi...

Cuối cùng xiềng xích khóa lại chân phải Bùi Lăng cũng đứt theo.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy từng tầng gông xiềng trói buộc mình, toàn bộ ầm vang đứt gãy, trói buộc nặng nề đều biến mất, không còn chút trở ngại nào nữa, lực lượng toàn thân tăng vọt, đột nhiên đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới!

Tạch tạch tạch...

Toàn bộ căn phòng lập tức võ thành mảnh nhỏ.

Oanh!"

Kinh lôi bùng lên, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy mình đứng dưới đáy một hố sâu, xung quanh là nước ngầm xen lẫn bùn cát tung hoành trào lên, trong hố hơi khói tản khắp, khí tức kiếp lôi che ngợp bầu trời.

Trên đỉnh đầu, mười vòng mặt trời treo cao giữa vòm trời, ánh sáng như vô cùng vô tận, khí tức vô cùng hừng hực rải khắp thiên địa, tất cả nguồn nước xung quanh đều lấy tốc độ cực nhanh khô cạn, nứt nẻ.

Nắng gắt giữa trời, không kiêng nể gì cả, bên trong ẩn chứa ý chí bá đạo vô song ngang nhiên đối kháng với thiên uy huy hoàng.

Vô số sinh linh sợ hãi, cảm xúc nghi ngờ trào lên từ bốn phương tám hướng như thượng cổ lại đến.

Tím xanh lấp lóe, lại một vòng lôi đình ấp ủ hoàn tất, cuồn cuộn giáng xuống.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Thanh Yếu sơn.

Hẻm núi.

Đường núi gập ghềnh lúc đứt lúc nối, cỏ dại mọc thành bụi tuỳ tiện sinh trưởng, khí tức phồn vinh tràn ngập chóp mũi.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đi trên con đường xa lạ, trong tay không ngừng đánh pháp quyết kiểm tra xung quanh.

Tám tên quỷ vật kiệu phu không rên một tiếng, nhấc quỷ kiệu trôi nổi giữa không trung, theo sát Kiều Từ Quang.

Yêu tộc hoàng triều, Tưởng Phong Vật thì một tấc cũng không rời đi theo Chung Quy Kính Y.

Âm ẩm...

Kiếp vân đen nhánh tản khắp trời cao, che đậy sắc trời, lôi đình ngột ngạt cuồn cuộn truyền đến từ đằng xa, như là chiến xa to lớn ép qua vòm trời.

Cho dù từ chỗ bọn họ đến vị trí thiên kiếp có khoảng cách khá xa, nhưng thiên uy rào rạt vẫn ép một đoàn người khó mà thở dốc.

Lúc này, Kiều Từ Quang truyền âm nói: "Phía trước có một khe núi:

"Nơi này địa thế kỳ lạ, người ngoài khó mà phát hiện"

"Lúc trước Yến sư tỷ gặp nạn ở Thanh Yếu sơn, đã từng dưỡng thương ở bên trong."

"Ở trong đó có một vài cấm chế do Yến sư tỷ bố trí, vừa rồi ta lấy bí pháp tông môn dẫn dắt kiểm tra, không có dấu hiệu bị phá hỏng"

Chung Quỳ Kính Y khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Cứ đến đó."

"Hiện tại thiên kiếp ầm vang, chúng sinh run rẩy.

"Yêu thú bình thường sẽ không tùy ý đi ra ngoài."

"Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút"

Kiều Từ Quang truyền âm nói: "Không biết có phải Bùi Lăng đang độ kiếp không"

Chung Quỳ Kính Y truyền âm trả lời: "Bùi Lăng vừa vặn đột phá Độ Kiếp, không thể nhanh như vậy."

"Khoảng cách giữa hai trận thiên kiếp này quá ngắn"

"Chắc là hai người."

Nói xong, nàng đột nhiên truyền âm hỏi: "Kiều sư muội, vừa rồi ngươi không bị thủ đoạn ma môn của Bùi Lăng quản thúc?"

Kiều Từ Quang khẽ giật mình, đang muốn trả lời chợt thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

Cùng lúc đó, Chung Quy Kính Y cũng đã dừng bước, trường thương bản mệnh đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay.

Trong cỏ mọc vốn trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một đầu yêu tộc Thanh Yếu thể phách khổng lồ như cự mãng, hắn ta vươn nửa người trên lên thật cao, ánh mắt dọc lạnh băng quan sát xuống từ chỗ cao vài chục trượng, nhìn chằm chằm đám người, thể xác như tường viện lấp kín vắt ngang giữa đường, chặn đường đi của bọn họ.

Ngay sau đó, từng đầu yêu tộc Thanh Yếu hình dạng khác nhau xuất hiện, yêu khí xung quanh bao bọc vây quanh toàn bộ đội ngũ.

Tên yêu tộc Thanh Yếu như cự mãng, sừng thú hoa mỹ như vương miện thè lưỡi, tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Đã thật lâu chưa ăn huyết thực nhân tộc."

"Đặc biệt là, thịt người chín môn phái lớn!"

Hơi nước nóng bỏng, xen lẫn bụi mù cuồn cuộn tản ra khắp nơi.

Trong vực sâu còn đang không ngừng truyền ra đủ loại tiếng động đổ sụp, theo dòng nước khuấy động, mặt đất nhẹ nhàng run rầy.

Dường như còn đắm chìm trong lôi đình cuồn cuộn, nghĩ mà sợ.

Trên trời cao, bóng tối nhanh chóng nhạt lại, ánh sáng tím xanh biến mất, kiếp vân tan thành mây khói.

Chương 2447: Quy luật (2)

Sắc trời chưa lộ ra phía chân trời, yêu khí cuồng bạo như là triều cường mãnh liệt trào tới, bàn tay to lớn như núi cao biển rộng, ầm vang vỗ xuống.

Dưới đáy vực sâu đột nhiên dâng lên một đạo đao khí lăng lệ như thác nước máu, bành trướng bạo ngược, đao ý lạnh thấu xương, bá đạo vô song.

Cự chưởng mang theo lực lượng vạn quân, trùng điệp đè xuống.

Thác nước máu không ngừng sụp xuống, hóa thành ngàn vạn đao mang, bị chôn vùi từng khúc dưới lực lượng mạnh mẽ của cự chưởng.

Oanh! !!

Hình dạng vực sâu lại thay đổi, suối ngầm dâng trào, núi đá chảy ngang, cỏ cây hóa thành tro bụi... Giữa thiên địa, tạp vật bay lả tả, rì rào rơi xuống.

Một bóng dáng nguy nga hiện ra giữa trời cao, áo gai mộc mạc, vẻ ngoài yêu dị, thể xác loại người, thú trảo, khoác lông, điều kỳ quái là bóng dáng này có ba cánh tay, cánh tay thứ ba mọc ra từ phần lưng, rõ ràng là cánh tay đắc lực của nhân tộc!

Yêu khí ngập trời tản ra bốn phía, quanh quẩn quanh bóng dáng đó như thực chất.

Tùy ý liếc nhìn dưới đáy vực sâu, bóng dáng này vung ống tay áo một cái, cấm chế phong tỏa cả tòa Thanh Yếu sơn nhanh chóng co vào.

Cùng lúc đó, thần niệm cường đại vô song nhanh chóng đảo qua toàn bộ phương thiên địa này...

Thanh Yếu sơn.

Trong sơn cốc tối tăm, một yêu thú cấp thấp ghé vào sào huyệt của mình, đang dùng móng vuốt khuấy động một viên khoảng thạch cấp thấp hình tròn.

Yêu khí cuồn cuộn đột nhiên giáng lâm, thần niệm kinh khủng quét ngang qua, yêu thú cấp thấp như bị dọa sợ, nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy chút nào.

Trong giây lát, thần niệm đi xa, uy áp đáng sợ biến mất.

Bóng dáng yêu thú cấp thấp nhoáng một cái, nhanh chóng hóa thành một bóng dáng huyền bào.

Chính là Bùi Lăng.

Hắn lập tức há miệng, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch.

Lần tổn thương này không nặng như lần trước, nhưng cũng không phải vết thương nhẹ gì.

Thuật pháp của Yêu Đế cũng vô dụng, hiển nhiên căn bản không dùng hết sức.

Thế nhưng, cái này cũng bình thường.

Đối phương không biết đạo kiếp của hắn sẽ kết thúc lúc nào, hai lần này đều là vội vàng ra tay, nhưng tiếp theo tình huống sẽ khác biệt...

"Khụ khụ khụ... Khoảng cách đạo kiếp là mười ngày mười canh giờ...

"Một trận đạo kiếp khoảng hơn mười ngày... Khụ khụ... Khụ khụ khụ...

"Trận đạo kiếp thứ hai so với trận đạo kiếp đầu... Khụ khụ khụ...

Mạnh hơn... khụ khụ... Nhưng thời gian kết thúc lại kết thúc trước thời hạn khoảng một canh giờ..."

"Yêu Đế thất thủ liên tục hai lần, nhưng hắn chắc chắn đang tìm quy luật...

"Tiếp theo trận đạo kiếp thứ ba, phải cẩn thận..."

"Thế nhưng, tiên nhân không đến đây, đây là một tin tức tốt... Hụ khụ khụ khụ..."

Bùi Lãng vừa nghĩ như vậy vừa không ngừng sử dụng đan dược chữa thương, thiên tài địa bảo, dược lực như dung nham tràn vào toàn thân hắn, tạm thời áp chế thương thế.

Hắn vội vàng tâm niệm vừa động gọi ra một đám linh hỏa, đốt sạch sẽ toàn bộ máu đen trước mặt, không để lại chút dấu vết nào, sau đó lại hóa thành đầu yêu thú cấp thấp vừa rồi.

Sư tôn Dược Thanh Anh đã nói với hắn, đạo kiếp Độ Kiếp kỳ chia làm bốn mươi chín kiếp, sáu mươi bốn kiếp, tám mươi mốt kiếp...

Hiện tại đạo kiếp của hắn, hiển nhiên trên cả ba cái kia!

Chỉ có điều, hiện tại Bùi Lăng lại không có sức để ý tới những điều này, vấn đề lớn nhất hiện nay là Tâm Ma kiếp và ngoại kiếp!

Lần trước hắn và "Phục Cùng" tổ sư đi vào chỗ sâu Truyền Thừa điện, bái kiến các đời tổ sư, thấy phần lớn tổ sư đều chết bởi đạo kiếp, đã nghe ngóng tình huống liên quan tới đạo kiếp từ "Phục Cùng" tổ sư.

"Phục Cùng" tổ sư đã nói việc Tâm Ma kiếp với hắn, nhưng đó là một trận đạo kiếp cuối cùng của Độ Kiếp kỳ mới có!

Nhưng hiện tại hai trận đạo kiếp của hắn lại có hai lần Tâm Ma kiếp!

Hơn nữa Tâm Ma kiếp và lôi kiếp cùng nhau giáng lâm, trong ngoài đều khốn đốn. Loại tình huống này, thậm chí Tâm Ma kiếp không cần đối phó hắn, chỉ cần vây khốn hắn lâu một chút, hắn cũng có thể trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết!

"Lần Tâm Ma kiếp thứ nhất, ta bị hệ thống uỷ thác, vẫn mất trí nhớ..."

"Mất trí nhớ là đầu pháp tắc Quên...

"Lần Tâm Ma kiếp thứ hai, ngoại trừ mất trí nhớ, tất cả hành động của ta đều ngược..."

"Đây cũng là đầu pháp tắc Nghịch..."

"Tâm Ma kiếp tiếp theo chắc chắn sẽ xuất hiện càng nhiều pháp tác...

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên rất khó coi.

Nếu là tu sĩ Độ Kiếp kỳ khác, chỉ nắm giữ một đầu pháp tắc, nhiều nhất hai đầu pháp tắc, căn bản không cần lo lắng vấn đề ở phương diện này.

Nhưng hắn nắm giữ sáu đầu pháp tắc!

Trạng thái mất trí nhớ nhiều lần, sáu đầu pháp tắc này đủ chơi chết hắn!

Ngoại trừ cái đó ra, còn có ngoại kiếp của hắn... Yêu Đế Thanh Yếu!

Trên thực tế, lần này hắn sẽ ở lại U Tố mộ thật tốt, ngay từ đầu căn bản không có dự định đến Thanh Yếu sơn!

Điều động quỷ kiệu tiến về Bạch Thảo trấn là vì trảm nhân đoạn quả.

Nhưng vừa đến Bạch Thảo trấn, mới phát hiện "Nghịch" ở chỗ này.

Người sống trong Bạch Thảo trấn đã sớm chết bảy tám phần, lại trùng hợp gặp được Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y và Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang...

"Nghịch" nắm giữ pháp tắc của bản thân rõ ràng càng thuần thục hơn hắn!

Hiện tại trận đạo kiếp thứ hai, hắn với đầu pháp tắc này của "Nghịch", cũng có lĩnh ngộ mới.

Chương 2448: [Thời gian chuyển]

Nhớ lại, lúc ấy tất cả trong Bạch Thảo trấn đều là ngược.

Bản thể của "Nghịch" căn bản không phải tên hài đồng kia, mà là toàn bộ quy tắc trên trấn!

Tự thân diễn hóa thành quy tắc, cùng sử dụng pháp tắc phổ thông, là hai loại lĩnh vực hoàn toàn khác biệt!

Chỉ có điều, sau khi bản thể của hắn giáng lâm, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép, giải quyết đối phương...

Về sau, hắn bị Yêu Đế để mắt tới, rồi đến trận đạo kiếp đầu giáng lâm.

Phải!

Tất cả trông có vẻ rất trùng hợp.

Nhưng thật ra đều là đại đạo từ nơi tối tăm... Nếu lúc ấy hắn không giáng lâm Thanh Yếu sơn, hiện tại cũng sẽ có ngoại kiếp khác đang chờ hắn.

"Kiếp lực đạo kiếp có thể khôi phục thương thế của ta ở một mức độ nào đó"

"Chỉ cần ta dùng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này độ kiếp, tiếp theo chắc chắn ta sẽ càng ngày càng mạnh"

"Chỉ có như vậy, ta mới có thể vừa chống lại lôi kiếp vừa đối phó Tâm Ma kiếp!"

"Cũng chỉ có như vậy, ta mới có đủ thực lực, có dư lực đối phó với ngoại kiếp Yêu Đế này sau khi độ đạo kiếp xong!"

"Hiện tại tiên nhân đã hạ giới, sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương, sẽ nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào trước đó."

"Nhưng hệ thống uỷ thác, hình như tiên nhân không phát hiện được..."

"Ừm! Ý chí Chân Tiên vẫn rất có nghĩa khí."

"Lần trước ta vừa đột phá Độ Kiếp, nàng truyền âm chỉ nói phân nửa, lần này cố ý dùng tâm ma của ta nhắc nhở những điều còn lại...

"Sau này phải dùng [Thỉnh Tiên Thuật] gọi ý chí Chân Tiên ra nói chuyện giải sầu, thuận tiện lại đòi chút tiên thuật gì đó...

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng lại phát hiện luồng thần niệm kinh khủng tuyệt luân lại đảo qua trên người hắn một lần nữa, nhưng so với vừa rồi sợi thần niệm này căn bản không dừng lại trên người hắn, chẳng mấy chốc đã đi đến phương xa...

Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Sau khi tu vi đạt tới Độ Kiếp kỳ, [Thực Nhật bí lục] có biến hóa về chất.

Bây giờ hắn muốn cướp đoạt mệnh cách những sinh linh khác, không cần đạt được sự thừa nhận từ những người quen biết xung quanh sinh linh kia, hắn chỉ cần dùng thân phận của đối phương tự thừa nhận mình, có thể lừa pháp tắc thiên địa, trực tiếp chiếm cứ tất cả của mục tiêu.

Thậm chí, nếu tu vi Yêu Đế là Độ Kiếp trở xuống, dù hắn cướp đoạt mệnh cách yêu thú dưới trướng hắn ta ngay trước mặt đối phương, đối phương cũng không phát hiện ra điều khác thường...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm luyện hóa dược lực trong cơ thể, tăng tốc thương thế khôi phục...

Không lâu sau, trên trời cao, bóng đen giáng lâm!

Kiếp vân nặng nề lại lao tới từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ như biển đen mênh mông.

Thiên uy cuồn cuộn, gào thét tung hoành, nhét đầy thiên địa.

Trong nơi tối tăm cảm giác nguy cơ cường đại như mũi tên bị kéo ra từng tấc, trong nháy mắt khóa chặt Bùi Lăng!

Bùi Lăng đứng lên, khôi phục dáng vẻ.

Nơi xa, ánh mắt vô cùng sắc bén cũng lập tức nhìn chăm chú.

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức mặc niệm trong lòng:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên]..."

Bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Dãy núi lồng lộng, chập trùng, một dãy núi như dải lụa, quần phong quanh quẩn, chậm rãi chảy về nơi xa.

Khe sâu.

Hành cung bạch cốt âm khí tản khắp, vô số ác niệm, oán giận chen chúc, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Trong hành cung, dưới điện đặt đỉnh tròn ba chân cao bằng một người, trong đó cắm lít nha lít nhít linh hương, hơi khói thướt tha, mờ mịt cả điện.

Phía trên thềm son, Tư Hồng Khuynh Yến váy đỏ hơn lửa, ngồi trên bảo tọa.

Lúc này ống tay áo và tóc dài của nàng đều không gió mà bay, điên cuồng múa như rắn, pháp quyết trong tay như nhặt hoa lan, không ngừng biến ảo, khí tức mờ mịt, nhẹ nhàng dục tiên.

Trong hư không xung quanh phản chiếu từng hình ảnh kỳ quái.

Theo pháp lực lưu chuyển quanh người nàng, hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, hiện ra cụ thể cảnh tượng bên trong: Chính là tình cảnh lúc Bùi Lăng dẫn theo chân truyền tám tông, đến đây tham kiến nàng...

Giây lát, Tư Hồng Khuynh Yến tản đi pháp quyết, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu.

Cực kỳ tốt!

Truyền thừa của "Hằng Tà" tổ sư thật sự lợi hại!

Dựa vào di trạch của vị tổ sư này, nàng đã thành công tu luyện được tiên thuật [Thời gian chuyển] này!

Sau đó, có thể đi tìm nghiệt súc Bùi Lăng kia...

Chỉ có điều, lần này "Phục Cùng" tổ sư đột nhiên ra lệnh nàng đến gần Thanh Yếu sơn, còn lại cũng không nói với nàng cái gì, chỉ để nàng đợi mệnh lệnh.

Hiện tại Thanh Yếu sơn không ngừng có lôi kiếp, một trận tiếp một trận, cũng không biết là bao nhiêu người đang độ kiếp, trước khi chưa biết rõ ràng tình huống, cũng không thể tùy ý rời đi.

Ngoài ra, lần trước nghiệt súc kia đột phá, nàng đã không thể thông qua ấn ký lô đỉnh, cảm giác ngược vị trí của đối phương.

Bây giờ muốn tìm nghiệt súc kia cũng cực kỳ khó khăn.

"Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, thử [thời gian chuyển] vừa tu thành trước một chút"

"Đây chính là tiên thuật!"

"Phu quân biết, chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ!"

"Còn có Văn Nhân Linh Sắt, lần trước dám đoạt chủ cùng bản cung... Dám ngăn cản bản cung báo thù, cũng để nàng mở mang kiến thức sự lợi hại của tiên thuật một chút!"

Chương 2449: Tâm trạng khá tốt

"Lưu Lam hoàng triều Hoàng hậu, dám công khai bị nghiệt súc kia khinh bạc trên đại điển đăng cơ Tông Chủ của bản cung, cũng phải dạy dỗ nàng một chút!"

"Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác cũng giống như vậy!"

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh một tiếng, lúc này đánh ra từng pháp quyết phức tạp mờ mịt...

Trọng Minh tông.

Tổ địa Chẩm Thạch Tô thị.

Động phủ ở trong lòng núi.

Thi khí cuồn cuộn như thực chất, như là biển mây tuỳ tiện bốc lên.

Bỗng nhiên, tất cả thi khí lập tức sụp đổ chính giữa trên bảo tọa, trong nháy mắt lộ ra một bóng dáng kim quan hoa phục, khuôn mặt hắn ta uy nghiêm, dáng về ngang tàng, chính là Tô Ly Kinh.

Trong tay Tô Ly Kinh bấm niệm pháp quyết, chậm rãi thu liễm khí tức, mỡ hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng khó che giấu.

Tu vi đột phá đến Hợp Đạo trung kỳ!

Từ lúc bắt đầu bế quan đến bây giờ cũng chỉ qua mấy tháng.

Lần này cảnh giới đột phá tốn ít thời gian hơn dự tính của hắn ta.

Đến tình trạng hiện tại của hắn ta, quyền thế, thanh danh, lợi ích... Thật ra đều không phải quan trọng nhất.

Quan trọng nhất vẫn là tu vi của mình!

Trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, dù là Tư Hồng Khuynh Yến mấy lần mời hay thủ hạ có tình huống quan trọng bẩm báo, hay là đồ nhi Tô Túy Khinh cầu kiến, Tô Ly Kinh đều không để ý đến.

Cho tới bây giờ, tu vi đột phá Hợp Đạo trung kỳ, cảm giác tất cả đều đáng giá!

Tô Ly Kinh vươn người đứng dậy, hai đầu lông mày hơi hiện ra vẻ phấn chấn, chợt biến mất.

Hiện tại hắn ta vừa đột phá, cần ổn định tâm cảnh, không thích hợp tiếp tục khổ tu.

Vừa hay đoạn thời gian trước đồ nhi Tô Túy Khinh từng cầu kiến hắn ta, có thể chỉ điểm cho nàng một hai...

Vừa nghĩ tới Tô Túy Khinh, Tô Ly Kinh không khỏi khẽ lắc đầu.

Vốn tính toán của hắn ta là truyền thụ [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho đồ nhi này, đợi sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định có thể phái đi đối phó Bùi Lăng... Nhưng bây giờ, tốc độ tăng tu vi của Bùi Lăng thật sự quá nhanh.

Dù uy năng của [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] mạnh hơn gấp trăm lần, sự chênh lệch tu vi to lớn còn ở đó, Tô Túy Khinh đi qua cũng chỉ đưa lô đỉnh cho đối phương!

Bởi vậy, hiện tại hắn ta không định dùng Tô Túy Khinh để báo thù cho mình nữa, mà muốn bồi dưỡng đệ tử này thật tốt, tương lai có thể kế thừa y bát của hắn ta...

Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh bước ra một bước, đã biến mất trong động phủ.

Tổ địa Tô thị.

Tổ trạch gia chủ.

Hậu viện.

Tòa tiểu lâu cửa riêng sân riêng nào đó.

Linh hương tỏa ra khói xanh lượn lờ bay lên, rèm châu buông xuống, trướng thêu nửa cuốn.

Tô Túy Khinh mặc áo gấm sắc mặt đỏ bừng, đang vụng trộm đặt một khối ngọc giản được chế tác gần đây lên mi tâm, xem xét ảnh lưu niệm trong đó.

Khối ngọc giản này là lần trước sư nương Tư Hồng Khuynh Yến của nàng phái người đưa cho sư tôn.

Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này sư tôn vẫn luôn bế quan, không gặp ai hết, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, khối ngọc giản này cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở trong tay mình.

Bởi vì thời gian quá dài, lo lắng làm lỡ việc lớn của sư tôn, sau khi nàng cầu kiến sư tôn mấy lần không có kết quả, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội, đã quyết định tự xem xét ngọc giản.

Nếu chỉ là việc nhỏ, vậy cũng không cần đi làm phiền sư tôn; nhưng nếu thật sự là việc quan trọng, dù mạo hiểm bị sư tôn trách phạt cũng phải nói việc này cho sư tôn...

Thế là, nàng vừa xem xét đã hoàn toàn không dừng được...

"Túy Khinh."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa.

Là sư tôn!

Tô Túy Khinh lập tức giật mình, vội vàng giấu ngọc giản, sau đó sửa sang lại làn váy một chút, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi ra mở cửa.

Két két!

Cửa lớn mở ra, chỉ thấy bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rồi, chắp tay đứng ở ngoài cửa.

Tô Ly Kinh mắt sắc ôn hòa, tay áo bổng bềnh, khí tức quanh người càng thêm thâm trầm, khẽ gật đầu với nàng.

Thấy tình hình này, Tô Túy Khinh lập tức cung kính hành lễ: "Đệ tử Tô Túy Khinh, bái kiến sư tôn!"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Gần đây tình huống tu luyện của ngươi như thế nào?"

Tô Túy Khinh vội vàng nói: "Bẩm sư tôn, hiện tại tu vi của đệ tử đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, tất cả các loại thuật pháp mà sư tôn truyền thụ, ngoại trừ hai môn thần thông, đã nắm giữ toàn bộ."

Thấy đệ tử Tô Túy Khinh này chịu khó, lại thêm mình vừa đột phá, trong chốc lát tâm trạng Tô Ly Kinh rất không tệ.

Nhưng ngay lúc hắn ta chuẩn bị mở miệng chỉ điểm Tô Túy Khinh vài câu, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi.

Phồn hoa nở rộ, nội thất bày biện hoa mỹ như khuê các đại tộc lập tức biến thành u ám.

Hành lang sau lưng đen kịt, không có bất kỳ nguồn sáng gì.

Trước mặt là một tòa bình phong giao tiêu, khảm nạm tạp bảo, giao tiêu nhẹ mềm như sương mù, tình hình bên trong mơ hồ mờ mịt nhìn không rõ, lại đủ để phân biệt hình dáng cử động.

Bóng dáng Tô Túy Khinh biến mất không thấy, thay vào đó lại là chân truyền tám tông.

Chương 2450: Tâm trạng khá tốt (2)

Tô Ly Kinh phát hiện mình cũng biến thành một người trong số chân truyền, đứng cùng những người khác sau bình phong san sát, lúc này đều mắt không chớp nhìn giao tiêu trước mặt.

Phía trên giao tiêu bóng người lộn xộn, khi thì xếp chồng, khi thì lộn xộn.

Đủ loại tiếng động khó nghe truyền ra từ trong bình phong...

Đầu tiên Tô Ly Kinh khẽ giật mình, chợt sắc mặt âm trầm, lúc này hắn ta muốn ra tay hủy đi huyễn tượng trước mắt, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta phát hiện thân thể không chịu khống chế, hắn ta như đưa thân vào năm tháng chân thực đã từng...

Việc đã xảy ra thì không thể thay đổi!

Cùng lúc đó, Tô Túy Khinh ngạc nhiên phát hiện, bóng dáng sư tôn đột nhiên biến mất từ trước mặt mình, nàng hóa thành một vị nữ chân truyền trong tám tông, xung quanh Tuyệt Tâm Tử, Tịch Chiêu Tử, Đồ Hòa, Sở Vũ Thường, Nhậm Trạc Lân, Kê Ngọc Phù... Tất cả chân truyền đang đứng, hiện tại toàn bộ nghẹn họng nhìn trân trối nhìn qua bình phong, giao tiêu chiếu rọi hình cắt, triền miên không coi ai ra gì...

Tô Túy Khinh vừa khôi phục sắc mặt, lần nữa trở nên đỏ hồng, chỉ cảm thấy hai gò má như hỏa thiêu, vô cùng hừng hực, lại lập tức nghĩ đến ảnh lưu niệm trong ngọc giản vừa nhìn lén, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái khó mà miêu tả...

Yến Tê thành.

Phủ thành chủ.

Tĩnh thất.

Trận pháp tụ linh, phòng hộ, ngưng thần... Đều mở ra, trong phòng linh khí dồi dào như mưa, Văn Nhân Linh Sắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang chuyên tâm tu luyện.

Đột nhiên, nàng hơi bừng tỉnh, đã thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi.

Đại sảnh xa hoa máu tanh, bình phong giao tiêu vắt ngang trước mắt, che mất cảnh tượng trong căn phòng to như vậy.

Chỉ có thể xuyên qua giao tiêu trên đó, nhìn trộm bóng người tụ tán bên trong...

Bên ngoài bình phong, Văn Nhân Linh Sắt hóa thân thành một người trong chân truyền tám tông, cầm thương đứng bên cạnh Thu Vị Ương, Văn Nhân Mi, Chung Quỳ Chỉ Cức đủ loại...

Nàng lập tức khẽ giật mình, nghe tiếng nói vừa kinh vừa sợ của Tư Hồng Khuynh Yến sau tấm bình phong, nàng lập tức biết đây là tình cảnh Bùi Lăng thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến ngay trước mặt chân truyền đệ tử tám tông trước đó!

Hừ!

Tư Hồng Khuynh Yến chỉ là một lô đỉnh của Bùi Lăng mà thôi.

Giữa nàng và Bùi Lăng ngoại trừ thải bổ thì không còn trải nghiệm gì khác nữa, chưa nói đến việc cùng nhau trải qua sinh tử...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Văn Nhân Linh Sắt lập tức lấy lại tinh thần, không đúng!

Đây là có người thi triển một loại thuật pháp nào đó với nàng, không thể nhìn tiếp, phải nhanh chóng phá giải thuật này!

Văn Nhân Linh Sắt lập tức muốn ra tay, lại phát hiện thân thể không bị khống chế...

Phía trên bình phong, hai bóng dáng lui tới, trâm vòng tán loạn, tiếng áo bào xột xoạt, đủ loại tiếng động không giữ lại chút nào truyền ra...

Lưu Lam hoàng triều.

Cung thành.

Ngự thư phòng.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên chủ vị, Hoàng hậu khép tay áo đứng bên cạnh, trầm giọng nói: "Lần trước phái Thiền Lâu đi trinh sát Bạch Thảo trấn, đã kiểm tra toàn bộ nhục thân, hồn phách, mệnh cách... Những người này không có vấn đề."

"Nhưng thật sự có người thay đổi."

"Tất cả quen thuộc, tính tình, sở thích... Của mọi người đều trở nên hoàn toàn ngược lại trước đó."

"Ngoại trừ cái đó ra, không kiểm tra ra tình huống khác."

Hoàng đế nhíu mày, nhục thân, hồn phách, mệnh cách đều không có vấn đề... Nói rõ vấn đề của những trinh sát Thiền Lâu kia càng lớn hơn sự tưởng tượng của hắn ta!

Nghĩ tới đây, Hoàng đế nói: "Có lẽ người ra tay không phải Hợp Đạo, mà là Độ Kiếp!"

Hoàng hậu khẽ gật đầu, sau đó nói: "Những Thiền Lâu Nguyên Anh kia đều đã bị tập trung ở chiếu ngục"

"Có trận pháp chiếu ngục trấn áp thủ hộ, lại có Lâu chủ Thiền Lâu tự mình tọa trấn, lường trước không có biến cố gì quá lớn"

Hoàng đế trầm giọng nói: "Tử Đồng thay mặt trẫm xử trí chính vụ mấy ngày, trẫm lại phải vào tổ địa mời ra ngọc tỉ truyền quốc cùng Đế Hoàng kiếm, tự mình tiến về kiểm tra tình huống những trinh sát Thiền Lâu kia"

Hoàng hậu nói: "Vâng"

Suy nghĩ, nàng lại hỏi: "Hiện tại việc của Việt Cức như thế nào?"

Hoàng đế vừa đứng dậy vừa nói: "Thái Thượng Hoàng nói đó là cơ duyên của thế hệ hậu bối, không muốn ra tay."

"Nhưng hiện tại hắn đã tiến về Thanh Yếu sơn, chắc tìm Yêu Đế có việc."

Nói xong, bóng dáng Chung Quỳ Hữu Trực lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Hoàng hậu thầm thở phào, Thái Thượng Hoàng nói là cơ duyên, vậy tạm thời Việt Cức và Kính Y sẽ không có việc...

Đang nghĩ ngợi, cảnh tượng xung quanh thay đổi.

Cung điện vàng son lộng lẫy biến thành sảnh rộng hoa mỹ u ám.

Bình phong chặn đường trước mặt mọi người, phía trên giao tiêu mây lật mưa che...

Hoàng hậu hóa thành một trong chân truyền vây xem, cùng mọi người nhìn tình cảnh này, bên tai còn có đủ loại tiếng động không ngừng truyền đến.

Sắc mặt nàng khẽ giật mình, lúc này giận tím mặt!

Ma môn tặc tử, chẳng biết xấu hổ! Hoàng hậu lập tức muốn ra tay, nhưng chẳng mấy chốc nàng phát hiện mình không cách nào làm ra bất kỳ hành động vi phạm gì...

Tố Chân Thiên.

Sâu trong ráng mây sáng chói.

Dòng suối trong trẻo quanh quẩn phồn hoa như gấm.

Lầu nhỏ bạch ngọc yên tĩnh đứng sừng sững trong biển hoa.

Trong tiểu lâu, Sầm Phương Ác đang lật xem một vài quyển chương của tông môn.

Chương 2451: Thiếu chứng cứ

Đột nhiên, xung quanh kỳ quái, nàng nhìn thấy mình ngồi trên bảo tọa trong một tòa sảnh rộng, trên dưới cả người đều bị một loại lực lượng vô hình nào đó cầm cố lại, không thể động đậy.

Một thiếu niên huyền bào vác đao đang mười bậc mà lên, từng bước đi về phía mình.

Bùi Lăng?

Trong chốc lát Sầm Phương Ác hơi không rõ ràng cho lắm, nhưng ngay sau đó nàng nghe được mình đột nhiên hỏi: "Bùi Lăng, chuyên gì?"

Nghe vậy, Sầm Phương Ác lập tức lấy lại tinh thần, là giọng Tư Hồng Khuynh Yến!

Đây là tình cảnh lúc trước Bùi Lăng thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến, sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng?

Hơn nữa, nàng hóa thành Tư Hồng Khuynh Yến?

Không đợi nàng nghĩ lại, trong hình ảnh này, Bùi Lăng chạy tới trước mặt của nàng, sau đó một phát xé mỡ...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối sền sệt, tiếng xột xoạt dày đặc.

Trong âm u lạnh lẽo ẩm ướt, khí tức điên cuồng, sa đọa, ác ý, hỗn loạn... Tản khắp.

Bóng dáng hoàn mỹ dừng chân, hắn ta nhìn về phía Thanh Yếu sơn, trong mắt xuất hiện vẻ nghi ngờ.

Trận đạo kiếp thứ ba...

Phàm nhân kia lại chống đỡ được trận đạo kiếp thứ hai?

Thế nhưng, tuy hắn ta không nhìn ra trận đạo kiếp thứ ba này có vấn đề gì, nhưng luôn cảm thấy việc này cực kỳ không thích hợp!

Nếu bây giờ hắn ta không phải tiên nhân, nhất định phải đi qua tìm tòi thực hư.

Nhưng hiện tại...

Thiên điều sâm nghiêm, tiên phàm khác nhau!

Dựa theo suy tính hiện tại của hắn ta, trong vòng ba năm vị phàm nhân phá hỏng phong ấn Đọa Tiên kia chắc chắn sẽ đến Vĩnh Dạ hoang mạc!

Hắn ta chỉ cần ngây ngốc ở Vĩnh Dạ hoang mạc ba năm, chờ vị phàm nhân kia tới cửa chịu chết là được.

Ngoại trừ cái đó ra, tất cả chuyện xảy ra trong Bàn Nhai giới đều không liên quan đến hắn ta.

Hắn ta là tiên nhân, ba năm chỉ như một cái chớp mắt với hắn ta, hoàn toàn không đáng nhắc tới, hoàn toàn không thể vì giảm bớt thời gian chớp mắt mà đi gây thêm rắc rối.

Đang nghĩ ngợi, tiên nhân đột nhiên lại đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía cách Thanh Yếu sơn không xa.

[Thời gian chuyển] ?

Sắc mặt tiên nhân lập tức nghiêm túc, chẳng mấy chốc hắn ta đã xác định đây đúng là [Thời gian chuyển] !

Tiên thuật này là áp đặt một khoảng thời gian mình trải qua vào người khác... Tiên thuật này, ngoại trừ có thể để người trúng thuật đồng cảm với người và việc trong một khoảng thời gian, không có bất kỳ tác dụng công phạt gì.

Nó sẽ không tạo thành chút tổn thương nào cho người trúng thuật, chỉ có hai tác dụng, một là cho tiên nhân phạm phải thiên điều tự chứng minh trong sạch; thứ hai là dùng để truyền thừa một ít đạo tâm...

Tiên thuật này lại không vi phạm thiên cương.

Nhưng tiên nhân có thể tiếp xúc với tiên thuật này, trên cơ bản đều từng xúc phạm thiên điều...

Nghĩ tới đây, tiên nhân không tiếp tục để ý việc nhỏ ở Thanh Yếu sơn, lực chú ý tập trung toàn bộ vào tên nữ tu kia.

Phong ấn Đọa Tiên dùng khí số chín môn phái lớn của phương thế giới này làm căn cơ.

Bởi vậy, sự tồn tại có thể phá hỏng phong ấn Đọa Tiên trong toàn bộ Bàn Nhai giới, nhất định là tu sĩ chín môn phái lớn!

Hơn nữa địa vị trong chín môn phái lớn không thấp, cần gánh chịu khí số tương đương tông môn mới có thể làm phong ấn có chỗ biến động.

Hạ giới nhiều ngày như vậy, lực chú ý của tiên nhân cũng chỉ tập trung vào chín môn phái lớn.

Bây giờ, tên nữ tu này là tu sĩ chín tông!

Quanh người có khí số tông môn dày đặc, vượt xa cao tầng tông môn tầm thường.

Thế nhưng, chỉ dựa vào môn tiên thuật này vẫn không đủ!

Chín môn phái lớn phương thế giới này đều có đường tắt, có thể tiếp xúc với thượng giới.

Một khi giết nhầm người, hắn ta cũng phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề.

"Cơ bản cũng là nàng..."

"Hiện tại còn thiếu một chứng cứ!"

"Lần hạ giới này lại rất thuận lợi..."

Thanh Yếu sơn.

Khe núi.

Cỏ cây ngăn trở, dòng suối đứt đoạn, cỏ mọc ngả rạp xuống mặt đất, khắp nơi đều là dấu vết mấp mô.

Dòng máu trộn lẫn nước bùn tung hoành lan tràn.

Cả người Chung Quỳ Kính Y đẫm máu, trong vết thương xương cốt trắng hếu, khí thế bốc hơi quanh người hắn ta, trong đôi mắt đẹp có chiến ý lạnh thấu xương, còn có hơi thở dồn dập; cẩm y của Kiều Từ Quang đã nhuộm máu, nụ hoa [Vạn Huyền Chỉ] tàn úa, chỉ còn lại một thân cây trụi lủi.

Quỷ kiệu hoa mỹ vẫn trôi nổi giữa không trung, lúc này tám tên quỷ vật kiệu phu chỉ còn lại năm tên.

Ba tên khác đã tiêu tán.

Trên mặt đất, dòng máu dần dầng lên như dòng suối, không qua bụng đùi đám người.

Thân thể yêu tộc khổng lồ ngổn ngang lộn xộn nằm đầy toàn bộ khe núi, yêu khí xen lẫn tử khí chầm chậm tản khắp.

Tất cả yêu tộc Thanh Yếu đều đã bị trảm.

Trong quỷ kiệu truyền đến giọng của Phó Huyền Tự: "Chung Quỳ sư muội, Kiều sư muội, chúng ta đã không có việc gì."

"Để chúng ta ra giúp đỡ các ngươi một chút sức lực!"

Nghe vậy, Kiều Từ Quang ăn một viên đan dược chữa thương, lập tức nói: "Yêu thú đã giải quyết, kính xin ba vị sư huynh yên tâm đừng vội."

"Chờ chúng ta khôi phục một chút trạng thái."

Chung Quỳ Kính Y cũng ăn đan dược, tăng tốc độ thương thế khép lại, chợt rất quyết đoán nói: "Máu tươi sẽ dụ tới càng nhiều yêu tộc Thanh Yếu hơn, nhanh rời khỏi nơi đây!"

Kiều Từ Quang gật đầu, hai người lập tức thi triển độn pháp đi đến một phương hướng.

Chương 2452: Bất diệt

Quỷ vật kiệu phu còn sót lại lập tức nhấc quỷ kiệu đuổi theo.

Vừa rồi yêu tộc hoàng triều và Tưởng Phong Vật vẫn trốn ở bên cạnh quỷ kiệu, không giúp được điều gì, hiện tại thấy đã chiến thắng vội vàng đuổi theo Chung Quỳ Kính Y, vô cùng ân cần nói:

"Tứ điện hạ đúng là thiên kiêu triều ta, chỉ là yêu tộc Thanh Yếu như tôm tép nhãi nhép, lại dám can đảm chặn đường đi của Tứ điện hạ, căn bản là tự tìm đường chết!"

"Không sai! Nếu yêu tộc Thanh Yếu biết điều, lúc thấy Tứ điện hạ nên toàn bộ quỳ xuống, dâng lên tính mệnh, mặc cho Tứ điện hạ lấy dùng tinh huyết...

"Cũng nên dâng lên cả tộc, đầu nhập vào dưới trướng Tứ điện hạ, mặc cho phân phó..."

"Những yêu tộc ngoài vòng giáo hoá này có thể chết dưới tay Tứ điện hạ, cũng coi là vinh dự lớn nhất đời này kiếp này của bọn chúng..."

Chung Quỷ Kính Y lạnh lùng nói: "Ngậm miệng!"

Tất cả hoàng triều yêu tộc và Tưởng Phong Vật vội vàng im lặng, không dám nhiều lời một chữ.

Nơi xa lại vang lên tiếng sấm, trong tiếng ầm vang, thiên uy cuồn cuộn giáng xuống.

Thanh Yếu sơn.

Khí tức lôi đình tràn ngập phương thiên địa này.

Dãy núi uốn lượn, khói sóng mênh mông ban đầu đều biến mất không thấy gì nữa.

Thay vào đó, là vực sâu vô số bụi cháo cuồn cuộn.

Cùng tiếng động lũ lụt trộn lẫn bùn cát đổ sụp.

Trên trời cao, lôi âm dừng lại, kiếp vân tản đi.

Sắc trời mờ mờ chậm rãi hiện ra.

Trận đạo kiếp thứ ba kết thúc!

Trong chốc lát, yêu khí ngập trời bất ngờ giáng xuống, một bàn tay cực kỳ lớn như là trời nghiêng ầm vang đè xuống.

Lần này, tốc độ cự chưởng càng nhanh, thanh thế mạnh hơn như có chỗ chuẩn bị.

Oanh! !!

Hư không nứt nẻ từng khúc, mặt đất chấn động dữ dội, tiếng "răng rắc": "răng rắc" không ngừng vang lên bên tai, kẽ nứt to lớn như là mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Suối ngầm, dung nham nhao nhao bắn tung toé ra, lạnh nóng xen lẫn, hơi khói bay vút lên.

Kiếp tro lặp đi lặp lại xông lên không trung, che đậy mặt trời.

Trời cao rung chuyển, hư không sinh ra xoáy lốc khắp nơi, thật lâu không thể lấp đầy.

Bùi Lăng máu me khắp người, mình đầy thương tích nằm dưới đáy vực sâu, suối lạnh thấm qua trong tai hắn, máu tươi rơi vào nước suối lạnh băng thấu xương, vũng máu ào ạt.

Trong vết thương giăng khắp nơi là xương cốt sâm nhiên.

Một cánh tay, một nửa chân của hắn đã không thấy tăm hơi, nơi đứt gãy cháy đen một mảnh, có khí tức sét đánh dày đặc như thực chất.

"Khục khục... Khụ khụ khục... Hụ khụ khụ khụ khục..." Bùi Lăng nằm ngửa ở đó, trong thất khiếu không ngừng chảy ra máu tím đen, muốn nói cái gì, lại không kiềm chế được bắt đầu ho khan dữ dội.

Theo động tác này, càng ngày càng nhiều tụ huyết chảy ra từ khóe miệng của hắn, khí tức cả người vô cùng suy yếu như nến tàn trong gió.

Nhưng trên bầu trời, Yêu Đế lại không hề để ý tới tên Bùi Lăng đã thoi thóp này, thần niệm kinh khủng tuyệt luân của hắn ta lại đảo qua toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Cùng lúc đó, phong tỏa giam cấm toàn bộ Thanh Yếu sơn cũng thu nhỏ một lần.

Tận đến lúc này, thể xác Bùi Lăng trọng thương bắt đầu vỡ nát biến mất như bọt biển, từng đạo lượng pháp tắc yếu ớt lực quay về giữa thiên địa, tại chỗ không có vật gì.

Tình cảnh vừa rồi như ảo giác.

Đây căn bản không phải Bùi Lăng, chỉ là một tôn phục khắc thể mà hắn dùng pháp tắc phục khắc.

Chỉ là so với lúc trước, tôn phục khắc thể này có máu có thịt, có sinh ra có chết đi, lại không khác gì bản thể chân chính!

Thanh Yếu sơn.

Giữa núi rừng hướng mặt trời, đất trống.

Một đám lang yêu da lông xám xanh, trong con ngươi có rắn hủy đi khắp đang làm thành một vòng tròn, cúi đầu gặm ăn một bộ thi thể yêu thú như Hùng Lộc cấp thấp.

Thần niệm vô cùng kinh khủng đảo qua toàn bộ phương thiên địa này, không phát hiện được bất kỳ điều khác thường nào, sau khi hơi chút băn khoăn, thần niệm đi xa.

Ngay sau đó, tất cả lang yêu cùng thi thể hươu yêu trên đất nhao nhao hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Một vị Bùi Lăng trong đó nhổ ra một ngụm máu tươi, vội vàng lấy ra một viên đan dược óng ánh mượt mà ăn vào.

Lần này đúng như suy nghĩ của hắn!

Trận đạo kiếp thứ ba, thời gian kết thúc sớm hơn trận đạo kiếp thứ hai khoảng một canh giờ.

Lần này Yêu Đế ra tay, mặc dù vẫn không sử dụng bất kỳ thuật pháp gì, nhưng rõ ràng đã tìm ra quy luật.

Thực lực hiện tại của hắn mạnh hơn trạng thái hai trận đạo kiếp lúc trước, nhưng vẫn suýt nữa bị đối phương một kích đánh chết!

Thế nhưng, lần này hắn độ kiếp dùng hệ thống uỷ thác, bởi vậy lôi kiếp và Tâm Ma kiếp đều không tạo thành trở ngại với hắn.

Lần Tâm Ma kiếp thứ ba này, ngoại trừ hai đầu pháp tắc "Quên", "Nghịch" này, lại tăng thêm đầu pháp tắc "Chúng", Thành công vượt qua đạo kiếp, cảm ngộ của hắn với đầu pháp tắc "Chúng" này cũng đạt tới một tầng thứ mới!

Hiện tại, hắn có thể dùng phục khắc thể vận chuyển [Thực Nhật bí lục], cướp đoạt mệnh cách những sinh linh khác!

Vừa rồi cả nhóm lang yêu nơi này đều bị hắn chiếm cứ thân phận mệnh cách!

Ngoại trừ cái đó ra, hiện tại chỉ cần có một phục khắc thể của hắn không chết, hắn sẽ không chết thật!

Hắn có thể tùy ý đổi thân phận và vị trí với phục khắc thể của mình!

Chương 2453: Bất diệt (2)

Hắn có thể trở thành một bộ phục khắc thể trong đó, cũng có thể để một bộ phục khắc thể trong đó trở thành hắn!

Đúng vậy, giống với "Nghịch" trước đó, hắn đã hóa thành bản thân quy tắc, chỉ cần quy tắc tồn tại, hắn sẽ bất diệt!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng miễn cưỡng đè xuống thương thế, lúc này tâm niệm vừa động, tất cả phục khắc thể lại hóa thành bây lang yêu và thi thể hươu yêu vừa rồi.

Chợt, bản thể bước ra một bước, bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa.

Lại đi đến nơi khác trong Thanh Yếu sơn.

Trên không Thanh Yếu sơn, kiếp vân đã hoàn toàn tán đi.

Vòm trời xanh biếc lại hiện ra, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống mặt đất, soi sáng ra cảnh tượng sinh cơ bừng bừng.

Vạn sơn tranh đại, thiên thủy cạnh tú.

Phi cầm tẩu thú khó mà tính toán nghi lại, tuỳ tiện rong chơi.

Trong vực sâu mới xuất hiện, nơi này khá khó thấy với toàn bộ Thanh Yếu sơn nguy nga hùng tráng.

Chỉ có điều, cũng không lâu lắm, trên bầu trời dài lại xuất hiện kiếp vân.

Sương khói đây trời, thoáng qua thôn phệ một điểm ánh sáng cuối cùng trên trời cao.

Âm u quay về mặt đất, thiên uy huy hoàng như kiếm treo đỉnh.

Bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Trong khe núi, âm khí dày đặc hơn trước đó mấy phần, trong đầm sâu xanh biếc phía dưới có hình bóng lay động lấp lóe.

Dường như thủy quỷ oán nữ mới xuất hiện.

Hành cung bạch cốt lơ lửng giữa không trung, phù văn sáng tắt, ác niệm, căm hận, oán hận, hận ý... Tản khắp quanh quẩn như thực chất.

Trong điện, Tư Hồng Khuynh Yến váy như máu, chiếu rọi đa trắng như tuyết dung mạo như hoa, phía dưới từng đống váy đỏ một đôi chân trần tuyết trắng treo cao bên cạnh bảo tọa, trên mắt cá chân có một đôi chuông vàng nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng khẽ động sẽ có tiếng chuông trong trẻo vang lên trong quảng điện, như châu rơi khay ngọc, càng có vẻ phong tình vạn chủng.

Nàng nhẹ bóp ngón tay thu hồi pháp quyết, khí tức quanh người nội liễm, chậm rãi mở hai mắt ra.

Dưới hàng lông mi dài như quạt lông, đôi mắt sáng ngời hiện ra vẻ hài lòng.

Tiên thuật là tiên thuật, quả thật dùng tốt!

Chỉ có điều, dù sao cũng vừa tu luyện thành công, vẫn chưa dùng thuần thục.

Trong mấy ngày qua, mỗi ngày nàng đều tu luyện một lần nhưng mỗi lần đều vừa thi triển không bao lâu, đã vì pháp lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp gián đoạn.

Điều này khiến nàng rất tức giận!

Nàng chỉ muốn chứng minh trong sạch với phu quân, uy hiếp Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt một chút, dạy dỗ Lưu Lam hoàng triều Hoàng hậu một chút, để Chưởng Giáo Tố Chân Thiên Sâm Phương Ác nếm thử cảm giác làm lô đỉnh... Mà thôi!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, sau khi thôi động bên trong lập tức truyền ra giọng nói cung kính của một thị nữ: "Tông Chủ, có gì phân phó?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Hồng Khuynh Yến hơi trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: "Có tra được vị trí của nghiệt súc Bùi Lăng kia không?"

Thị nữ nơm nớp lo sợ: "Bẩm, bẩm Tông Chủ, không... Không có..."

Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại hỏi: "Gần đây Tô Ly Kinh có động tĩnh gì không?"

Giọng nói trong Truyền Âm Phù càng sợ hãi hơn, cẩn thận nói:

"Bẩm Tông Chủ, vài ngày trước Tô Ly Kinh xuất quan một lần, tu vi đột phá đến Hợp Đạo trung kỳ."

"Nhưng hôm sau hắn lại bắt đầu bế quan, ngoài ra không có bất kỳ động tĩnh gì...

Phu quân lại bế quan?

Tư Hồng Khuynh Yến cau hàng lông mày kẻ đen nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra.

Mấy ngày nay nàng liên tục thi triển [Thời gian chuyển] với phu quân, hiện tại chắc chắn phu quân đã biết hiểu lầm nàng, vì vậy trong thời gian ngắn căn bản không có mặt mũi gặp nàng!

Thế nhưng, điều này không sao cả!

Thân là Tông Chủ Thánh tông, Tư Hồng Khuynh Yến nàng cũng không như hẹp hòi như thết Thế là, Tư Hồng Khuynh Yến thản nhiên nói: "Đã biết."

"Phu quân đã bế quan, không tiện quấy rầy, nếu đệ tử gặp vấn đề trên việc tu luyện, không người chỉ điểm cũng rắc rối:

"Vậy đi, đệ tử của phu quân cũng là đệ tử của bản cung."

"Chỗ bản tọa còn có rất nhiều ảnh lưu niệm chiến đấu thảo phạt Bùi Lăng, ngươi đưa hết những ngọc giản kia cho Tô Túy Khinh đệ tử Tô Ly Kinh, để nàng lĩnh hội thật tốt... Đừng lười biếng...

Tránh làm mất tên tuổi của phu quân..."

Giọng nói trong Truyền Âm Phù lập tức đáp: "Tiểu tỳ cẩn tuân mệnh lệnh Tông Chủ!"

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại qua mười ngày.

Thanh Yếu sơn.

Mây đen dày đặc như ngày tận thế tới.

Cơn gió lạnh thấu xương gào thét giữa cỏ cây ngăn trở, cát bay đá chạy, suối xuyên ngược dòng.

Lôi đình cuồn cuộn treo ngược xuống từ vòm trời như thiên hà cuồn cuộn, vô cùng vô tận, điện quang tím xanh lấp lánh trời cao, mang vẻ đường hoàng uy nghiêm chiếu khắp phương thế giới này.

Thiên uy gột rửa, đường hoàng đè xuống, khiến toàn bộ sinh linh trong phương thiên địa này đều sinh lòng run rẩy, nhịp tim như sấm.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, huyền bào đón gió phần phật.

Tất cả lôi kiếp rơi xuống trên người hắn lập tức hóa thành vô số điện xà nhỏ bé nhanh chóng đi khắp, sau đó lấy tốc độ vô cùng nhanh thấm vào thể xác, bị nhục thân của hắn hấp thu sạch sẽ.

Rầm rầm rầm...

Lôi đình tràn đầy nổ tung trời cao, chấn thiên động địa, chúng sinh hoảng sợ.

Hồi lâu sau, lôi âm chậm rãi dừng lại.

Chương 2454: Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính

thức] "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, vừa muốn hành động, nhục thân, hồn phách, pháp lực... Thậm chí thần niệm của hắn đều bị đông cứng!

Toàn bộ phương thiên địa này lập tức chìm vào đóng băng vạn dặm.

Băng tuyết trắng ngần che ngợp bầu trời, núi tuyết sừng sững, sương ý dập dờn.

Phóng tầm mắt nhìn tới không thấy chút màu sắc nào, chỉ có thuần trắng mênh mông.

Ngay sau đó, thiên địa đóng băng như lưu ly chịu một kích thật mạnh, bắt đầu vỡ vụn.

Trong toàn bộ thiên địa, dù trước đó là cái gì thì lúc này đều như bị lực lượng vô hình hóa thành sương tuyết, theo phương thiên địa này vỡ nát, nứt nẻ thành khối băng và tuyết cát có to có nhỏ.

Chẳng mấy chốc, phương thiên địa này chỉ còn một mảnh hỗn độn như hư vô.

Nhục thân của Bùi Lăng bị đông cứng thành băng tuyết đã lâu, hóa thành một phần trong vô số vụn băng, tìm không ra bất kỳ bóng dáng gì.

Thần niệm cuồn cuộn lại đảo qua toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Chẳng mấy chốc, phong tỏa Thanh Yếu sơn lại co nhỏ một vòng...

Thanh Yếu sơn.

Trên sườn núi mọc đầy một loại hoa dại màu tím nhạt, hai đầu yêu thú tuấn mã tương tự nhau, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu mọc ngũ giác đang dùng sừng dài húc vào nhau, bốn vó dùng sức, hai cánh không ngừng đập mặt đất, dựa thế đấu sức.

Hiển nhiên hai đầu yêu thú này đã tranh đấu một thời gian, phía trên thể xác đôi bên đều có vết thương ngổn ngang lộn xộn, trên mặt đất đầy hoa dại, rất nhiều cánh hoa lá cây cũng dính lấm ta lấm tấm vết máu...

Thần niệm của Yêu Đế quét ngang qua.

Hai đầu yêu thú lập tức nằm rạp trên mặt đất không dám tiếp tục tranh đấu, dường như bị uy áp kinh khủng của Yêu Đế dọa sợ, không dám lỗ mãng chút nào.

Một lát sau, thần niệm của Yêu Đế đi xa.

Hai đầu yêu thú đồng thời đứng thẳng dậy, sau đó tất cả đều hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Thành công vượt qua trận đạo kiếp thứ tư!

Hơn nữa khác với ba lần trước, lần này Yêu Đế tính ra thời gian đạo kiếp của hắn kết thúc, trực tiếp dùng pháp tắc ra tay với hắn nhưng hắn lại không có cả một vết thương nhẹ!

Độ Kiếp kỳ...

Mỗi khi trải qua một trận đạo kiếp, thực lực của hắn sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất!

Sau bốn trận đạo kiếp này, Bùi Lăng cảm thấy sự khống chế của mình với pháp tắc đã có một đột phá mới.

Đầu tiên là trận đạo kiếp thứ ba kết thúc, hắn dùng rất nhiều phục khắc thể thay thế rất yêu thú cấp thấp trong Thanh Yếu sơn!

Sau đó, trong chớp mắt trận đạo kiếp thứ tư kết thúc, hắn dùng một bộ phục khắc thể trong đó, cách không cướp đi mệnh cách bản thể, cứ vậy bộ phục khắc thể kia đã trở thành bản thể hiện tại của hắn!

Bản thể vừa bị Yêu Đế diệt sát, trái lại trở thành phục khắc thể của hắn!

Sau đó, hắn còn phải chuẩn bị thêm một vài phục khắc thể, đi lật đổ yêu tộc cấp thấp Thanh Yếu sơn.

Dù sao nhiều phục khắc thể như vậy, chỉ cần có một cái còn sống, Yêu Đế không thể giết chết hắn!

Đương nhiên, cũng may nơi này là Thanh Yếu sơn, mỗi lần Yêu Đế ra tay đều kiêng dè rất nhiều.

Nếu không lấy năng lực của Yêu Đế, căn bản không cần phân chia thân phận thật giả của hắn, trực tiếp san bằng toàn bộ phương thiên địa này, hắn nhiều phục khắc thể hơn cũng vô dụng...

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên:

"Leng keng! Hoàn thành thăng cấp hệ thống tu chân trí năng 7.0 tiên lộ bản chính thức!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, ngày đó trên đại điển đăng cơ Tông Chủ của Tư Hồng Khuynh Yến, tu vi của hắn đột phá Độ Kiếp, hệ thống đưa tặng xong tất cả [tiên lộ phúc duyên] cho hắn đã mở ra thăng cấp.

Có lẽ là vì tiên lộ, thời gian lần thăng cấp này còn lâu hơn mấy lần thăng cấp trước...

"Leng keng! Lần thăng cấp này là [tiên lộ bản chính thức], mở ra chức năng một: [Dự báo đạo kiếp]...

"Leng keng! [tiên lộ bản chính thức] mở ra chức năng hai:

[Phân tích tâm ma]..."

"Leng keng! [tiên lộ bản chính thức] mở ra chức năng ba:

[Không lo nhân quả 1..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức] hết lòng trung thành phục vụ ngài, hệ thống của ngài càng thêm trí năng!"

Nghe tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống, Bùi Lăng khẽ lắc đầu.

[Dự báo đạo kiếp 1...

Hiện tại hắn đã tự tính ra thời gian đạo kiếp giáng lâm, chức năng này trực tiếp vô dụng.

Thế nhưng, chức năng không có ích lợi gì, dù sao cũng tốt hơn một vài chức năng lung tung.

Hi vọng vào lúc mấu chốt, hệ thống đừng quá thiểu năng...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, bóng dáng hai tên Bùi Lăng đồng thời biến mất không thấy gì nữa.

Thanh Yếu sơn.

Đỉnh núi cao vạn trượng trong dãy núi như hạc giữa bầy gà, nó cao hơn mây, nguy nga hùng tráng.

Trên đỉnh núi, một bóng dáng áo gai đứng chắp tay, thể xác loại người, thú trảo, phần lưng mọc lên một cánh tay nhân tộc, quanh người yêu khí cuồn cuộn, uy áp kinh khủng.

Chính là Đế Tôn yêu tộc!

Chương 2455: Tầm Mộc

Bỗng nhiên, Yêu Đế quay đầu nhìn về một phương hướng.

Ngay sau đó, kiếp vân đen nhánh xuất hiện, lấy chỗ kia làm trung tâm, chỉ một chớp mắt đã nhanh chóng khuếch tán đến bốn phương tám hướng, tầng mây nặng nề che đậy toàn bộ Thanh Yếu sơn, sau đó nhanh chóng lan tràn đến địa giới càng xa hơn...

Vẻ mặt Yêu Đế không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm trung tâm kiếp vân.

Lúc này, sau người truyền tới một giọng nói trầm thấp hùng hậu:

"Đế Tôn"

Một đầu đại yêu chậm rãi đi đến đỉnh.

Hắn ta như sư như hổ, hình thể khổng lồ, cho dù hiện tại đã tận lực thu nhỏ, trông vẫn như một ngọn núi cỡ nhỏ, lúc dừng chân lại nhẹ như lông hồng, không phát ra bất kỳ tiếng động gì.

Trong lúc đại yêu đi lại, cơ bắp to khỏe vô cùng rõ ràng, lộ rõ sức mạnh cực lớn. Trên cái đầu như sư hổ của hắn ta mọc lên một cái sừng nhọn, sừng nhọn lấp lóe ánh sáng lạnh, rét lạnh như đao.

Hai con ngươi u lục trong vắt, năm cái đuôi lộn xộn tán loạn sau lưng, chập chờn giữa hư không.

Tranh đi tới đất trống sau lưng Yêu Đế, hơi cúi đầu, hành lễ nói:

"Tranh có việc muốn nhờ."

Yêu Đế quay đầu nhìn qua hắn ta, đây là một trong những yêu tôn dưới trướng hắn ta.

Nhìn lướt qua, Yêu Đế bình tĩnh nói: "Chuyện gì?"

Trong con ngươi Tranh hiện ra vẻ tàn nhẫn: "Nhân tộc này thật sự quá hung hăng ngang ngược!"

"Tiếp tục để mặc hắn như vậy, chỉ sợ nửa Thanh Yếu sơn đều bị thiên kiếp hủy hoại trong chốc lát"

"Mời Đế Tôn cho phép Tranh ra tay."

"Ta sẽ khiến nhân tộc này thân tử đạo tiêu, đạo thể làm thành huyết thực của tộc ta!"

Nghe vậy, Yêu Đế bình tĩnh nói: "Bản đế cũng khó tìm được tung tích của hắn, sao ngươi làm được?"

Vẻ mặt Tranh lập tức trở nên vô cùng hung ác, lúc này dữ tợn vừa cười vừa nói: "Đế Tôn, Tranh không cần tìm ra hắn!"

"Chỉ cần Đế Tôn hạ lệnh, để nhân tộc này đấu một trận với Tranh, nếu nhân tộc này thắng, sẽ thả hắn rời khỏi Thanh Yếu sơn.

"Nếu thua phải ở lại làm huyết thực cho tộc ta!"

"Đây là sinh cơ duy nhất của nhân tộc này, hắn nhất định sẽ đồng ý"

"Tranh nhất định ép nhân tộc này thành biển thịt, nâng trái tim hắn, hiến cho Đế Tôn hưởng dụng!"

Yêu Đế quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía trung tâm kiếp vân, ngắn gọn nói: "Ngươi không phải đối thủ của hắn"

Tranh lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lại nói: "Nhân tộc này mới trải qua mấy trận đạo kiếp, dù đạo kiếp của hắn mạnh hơn đạo kiếp bình thường rất nhiều, nhưng số lượng đạo kiếp còn đó, Tranh tuyệt đối có thể xé hắn thành mảnh nhỏ!"

Yêu Đế bình tĩnh nói: "Ngay cả trấn nhỏ phàm tục mà ngươi nuôi nhốt đã bị người ta phá huỷ đi cũng không tự biết, dù hắn không độ một trận đạo kiếp nào, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn!"

Trấn nhỏ?

Trong lòng Tranh nghi ngờ, trấn nhỏ gì?

Nhưng giọng Yêu Đế như hồng chung đại lữ, trong nháy mắt đã đánh thức hắn ta!

Tranh như nhớ ra cái gì đó, là Bạch Thảo trấn!

Bạch Thảo trấn hết rồi!

Nhưng mãi cho đến vừa rồi, nó cũng không phát hiện chút nào!

Nếu không phải hiện tại Yêu Đế nhắc nhở, chỉ sợ cả đời này nó cũng không phát hiện có cái gì không đúng!

Vẻ mặt Tranh vô cùng hung ác, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này, Yêu Đế nói tiếp: "Mệnh nhận mười ngày, vạn cổ không một."

"Lần này bản đế tự mình ra tay, là vì toàn bộ Thanh Yếu sơn chỉ có bản đế mới có thể giết hắn!"

"Vừa rồi ngươi chỉ nói một câu không sai, không thể tùy ý để hắn tiếp tục thu hút thiên kiếp."

"Lui xuống trước đi!"

"Bản đế muốn đi đổi thể xác."

Tranh lập tức cúi đầu nói: "Tuân mệnh!"

Cũng như lúc tới, nó lặng yên không tiếng động rời đi.

Ầm ầm...

Nơi xa, ánh sáng lấp lóe, dưới bầu trời đen kịt lúc sáng lúc tối.

Thiên kiếp lại giáng lâm một lần nữa, lôi đình cuồn cuộn trút xuống như hồng thủy tràn lan, bao phủ vô số.

Yêu Đế không tiếp tục dừng lại, hắn ta bước ra một bước, đã biến mất ở phương thiên địa này...

Thanh Yếu sơn.

Trung tâm.

Vực sâu.

Thung lũng sâu thẳm như không đáy.

Một gốc cây cối khổng lồ mọc lên từ đáy cốc, xông vào mây xanh, dưới cắm rễ vực sâu, trên vượt mây trời, rủ xuống âm tứ cực, tán cây bao la như lục địa to lớn.

Thậm chí lúc này kiếp vân trong toàn bộ Thanh Yếu sơn, đều bị bao phủ dưới tán cây.

Thân cành từng cục như rồng, uốn lượn quay quanh như là ô lớn chống ra, lại như trảo quyền không cam lòng vung lên phía vòm trời.

Bất kỳ sinh linh nào thấy gốc cự mộc này, đều vô thức sinh lòng kính sợ, dường như xuyên qua nó lờ mờ thấy được trong vô số năm tháng trước đó có gió nổi mây phun đến từ hồng hoang thượng cổ.

Nặng nề, cổ xưa, xa xăm...

Nàng như không nên tồn tại ở hiện tại, lại như không thể tồn tại trước mắt nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở đây, như chống cự thời gian không ngừng ăn mòn, cưỡng ép đứng thẳng ở phương thiên địa này, chống lên một loại khí số và vận mệnh nào đó trong nơi tối tăm.

Đây là một trong Hồng Hoang Tam Mộc, thần mộc Tâm Mộc!

Chỉ có này, lúc này khí tức quanh người Tâm Mộc khô bại, không có bất kỳ sinh cơ gì.

Ngược lại có vẻ tuổi xế chiều không vung đi được, quanh quẩn không đi.

Trên cành cây lít nha lít nhít không có một chiếc lá.

Mỗi một nhánh cây đều treo một chiếc quan tài đen nhánh.

Chương 2456: Tâm Mộc (2)

Toàn bộ tán cây, quan tài có to có nhỏ rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, khó mà tính toán, lúc nhìn lướt qua gần như tưởng rằng lá cây.

Bỗng nhiên, bóng dáng Yêu Đế xuất hiện trên một cành cây trong đó.

Hắn ta chỉ thoáng dừng lại, lập tức nâng bước đi đến phía dưới.

Gốc cây lớn rộng rãi, thân cành to khỏe đến mức khó có thể tưởng tượng, đứng ở phía trên đưa mắt nhìn bốn phương như là một quảng trường. Nơi cành cây phân nhánh đủ để xây dựng vọng lâu.

Nhưng hiện tại thân cành lộ ra tử khí, vì khoảng không to lớn mà càng có vẻ thê lương.

Bộp, bộp, bộp...

Yêu Đế nhanh chân bước đi, sau một lúc lâu hắn ta đi đến trước một nhánh cây mới khá nhỏ bé yếu ớt, như đường đi nơi phàm tục.

Nhánh cây này treo một cái quan tài không lớn không nhỏ, cơn gió mạnh thổi qua, quan tài đập vào trên nhánh cây gần đó phát ra tiếng động giòn vang, hiển nhiên bên trong không có vật gì.

Yêu Đế đi đến trước quan tài, quan tài im ắng mở ra, lộ ra bên trong trống rỗng.

Bóng dáng áo gai lập tức nằm vào trong đó, nắp quan tài im ắng khép lại.

Trong nháy mắt, Tầm Mộc như có một loại sinh cơ nào đó cực kỳ yếu ớt, không thể kiểm tra.

Chỉ có điều, sợi sinh cơ này vừa xuất hiện, lập tức như tuyết đọng gặp mặt trời nhanh chóng biến mất.

Thẳng đến một nhánh cây vô cùng to khỏe như dãy núi, một cái quan tài kích cỡ như thành trì hơi động một chút, nắp quan tài mở ra, cuối cùng sinh cơ của Tâm Mộc đã dừng xói mòn.

Ngay sau đó, tất cả sinh cơ còn sót lại phía trên Tâm Mộc đều tập trung vào chiếc quan tài trông như thành trì kia.

Chẳng mấy chốc, trong quan tài lớn duỗi ra một cái móng vuốt tuyết trắng.

Sau đó là một đôi tai thú lông mềm, đôi mắt hẹp dài lãnh khốc, thể phách thon dài nhanh nhẹn... Cuối cùng chín cái đuôi cáo xoã tung to lớn như tước bình rêu rao sau lưng, yêu khí ngập trời, ầm vang bộc phát!

Cửu Vĩ chỉ hồi!

Sau khi rời khỏi quan tài, Cửu Vĩ Hồ lập tức quay đầu nhìn về phía trung tâm kiếp vân.

Thanh Yếu sơn.

Hoa dại như dệt, cỏ thơm mượt mà.

Lúc gió núi thổi qua hương thơm đầy ngực như năm tháng tĩnh lặng.

"Leng keng! Dự báo của hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức] nhắc nhở ngài, đạo kiếp của ngài lập tức giáng lâm, mời chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, ngay sau đó kiếp vân đây trời chen chúc tới.

Một đầu yêu thú như cự sư đột nhiên đứng thẳng lên, hóa thành dáng về Bùi Lăng.

Cái [Dự báo đạo kiếp] này cực kỳ chuẩn, nếu dự báo thời gian chậm chút nữa, thì càng chuẩn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện! Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Ngay chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, trên trời cao vô số điện xà như trăm sông đổ về một biển, hợp làm một thể, một đạo kiếp lôi giương nanh múa vuốt như cầu long vạn trượng, đột nhiên rơi xuống...

Oanh! !!

Bóng tối đậm đặc như thực chất, đưa mắt nhìn quanh không thấy ánh mặt trời, cũng không trăng không sao.

Dưới bóng tối, tiếng xột xoạt không dứt như có vô số sâu bọ rắn hủy đang nhanh chóng đi khắp.

Nhưng cẩn thận nghe lại yên lặng như tờ.

Dường như bốn phương tám hướng có vô số quỷ quái đi sát đằng sau, vây quanh...

Bùi Lăng đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đứng trong nơi đen kịt một màu, dưới chân như là một chiếc phi toa, lúc này từng phù văn lấy tốc độ bay nhanh dần dập tắt, linh cơ tản đi.

Rất hiển nhiên, chiếc phi toa này đang bị tổn hại.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của phù văn trước khi dập tắt, Bùi Lăng thấy cách đó không xa có bốn bóng người đang đứng.

Trong đó ba bóng người là khí tức nhân tộc thuần chính, đều khoác áo bào trắng, trán buộc vòng vàng, người cầm đầu cao ráo thẳng tắp, về ngoài tuấn lãng mang theo một cảm giác tà dị, hắn ta đứng chắp tay, vòng vàng ở mi tâm khảm nạm lấy một viên đá quý màu vàng óng, trong bảo thạch có lực lượng tối nghĩa chậm rãi lưu chuyển.

lộ) phía sau hắn ta, hai người một nam một nữ đứng một trái một phải.

Nam nhân thon dài vẻ ngoài âm nhu, ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn hủy; nữ tu vẻ ngoài xinh đẹp, bảo thạch trên mi tâm trong vắt như biển, tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi hai con ngươi, mang theo cảm giác lạnh lẽo diễm lệ.

Bóng người thứ tư đứng gần Bùi Lăng nhất, lại là một thiếu nữ chải Bách Hợp Kế, cắm nghiêng châu ngọc, mặc sa y mỏng manh màu hồng nhạt.

Thiếu nữ này mặt mày linh động, khóe mắt cong lên tự nhiên, mang theo từng tia từng sợi quyên rũ, trên đỉnh đầu lại mọc một đôi tai hồ ly lông xù, phía dưới váy cũng có một đoạn đuôi cáo thò ra, yêu khí quanh quẩn quanh người, lại là một hồ yêu.

Lúc này, trong bóng tối như có vô số tiếng thì thầm, lại như có ngàn vạn người khàn cả giọng hò hét, vang vọng bên tai Bùi Lăng.

Hỗn loạn, sa đọa, khát máu, cuồng bạo... Như thủy triều lặp đi lặp lại cọ rửa tâm cảnh.

Chương 2457: [Phân tích tâm ma]

Bùi Lăng không nhớ nổi cái gì, không biết đây là nơi nào, không biết những người xung quanh là ai, không nhớ rõ tên mình.

Rõ ràng hắn vừa tỉnh lại, lúc này lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hận không thể lập tức nằm xuống, không quan tâm ngủ một giấc.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức], bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài...

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Bùi Lăng, Bùi Lăng ngẩn ngơ, trong chốc lát hơi không rõ giọng nói này phát ra từ nơi nào.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhớ ra một ít chuyện...

Hắn tên Bùi Lăng, tu vi hiện tại là Nguyên Anh hậu kỳ.

Thiếu nữ hồ yêu sa y màu hồng nhạt bên cạnh tên là Ngọc Tuyết Chiếu, là yêu sủng của hắn.

Tu sĩ cầm đầu là Kê Trường Phù, là Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo.

Nam tu sau người tên là Sở Ma; nữ tu là Quy Hoành Thu, đều là chân truyền Thiên Sinh giáo.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn không nhớ rõ việc khác, cũng không biết mục đích của chuyến này là cái gì.

Đang nghĩ ngợi, Kê Trường Phù đứng chắp tay đột nhiên bình tĩnh nói: "Vĩnh Dạ... Thánh giáo... Mấy đầu đường... Ra vào nơi đây...

"Là cái này...

"Hiện tại... Đi theo ta!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức cau mày, hắn cảm thấy dường như Kê Trường Phù nói rất nhiều rất nhiều lời vô cùng quan trọng...

Nhưng hắn buồn ngủ quá!

Dường như hắn sẽ trực tiếp ngủ mất bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi nào, cứ nghe mấy chữ lại rơi vào một mảnh ngơ ngác, cần dựa vào nghị lực lớn lao mới có thể miễn cưỡng giữ được vẻ nửa ngủ nửa tỉnh.

Trong lúc mê man, chỉ biết là dường như Kê Trường Phù bảo tất cả mọi người đều đi theo hắn ta...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy Kê Trường Phù cất bước đi đến phía trước.

Một chiếc đèn âm u lạnh lẽo lơ lửng bên cạnh, chiếu sáng một tấc vuông.

Nơi ánh sáng chiếu đến, bóng tối đậm đặc như thực chất lập tức bị ép lui, đã thấy boong tàu phi toa dưới chân màu sắc loang lổ khắp nơi.

Những mảng loang lổ như một loại vết rỉ nào đó, lại như vết máu ngưng kết nhiều năm, tràn đầy khí tức quỷ quyệt không rõ.

Bên ngoài phi toa như hoang mạc.

Cát vàng từng đống thay nhau nổi lên, ngẫu nhiên mới có một gốc cỏ lác ỉu xìu, giấu kín dưới bóng hố cát gian nan sống sót Đúng lúc này, Sở Ma và Quy Hoành Thu đã đuổi theo bước chân Kê Trường Phù.

Ngọc Tuyết Chiếu thì đứng bên cạnh Bùi Lăng, chờ hắn đi cùng.

Trong chốc lát Bùi Lăng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lúc này hắn lên dây cót tinh thần, muốn đuổi theo ba người Kê Trường Phù.

Nhưng tâm niệm vừa động, cả người lập tức lùi lại một bước.

Thấy ánh đèn càng ngày càng xa, dường như hắn lập tức bị bóng tối nuốt hết, trong đầu Bùi Lăng đột nhiên lại thêm ra một đoạn ký ức.

Quy tắc của nơi này là ngược.

Tiến lên là lưi lại; lui lại mới là tiến lên...

Hai mí mắt Bùi Lăng như nặng vạn cân, rất muốn trực tiếp cứ vậy thiếp đi, nhưng sự thăm dò cùng cảm giác nguy cơ trong bóng tối khiến hắn như có gai sau lưng, lại không thể không ép mình giữ tỉnh táo.

Hắn lập tức lui về sau, thân thể lại nhanh chóng tiến lên phía trước, đi theo ba người Kê Trường Phù phía trước.

Ngọc Tuyết Chiếu thấy thế, nhắm mắt theo đuôi bên cạnh Bùi Lãng.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ phá vỡ tiếng xột xoạt và nỉ non như đã hình thành thì không thay đổi trong bóng tối.

Sau lưng dân truyền đến tiếng động như xuân tằm cắn lá, ngay sau đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng bộ kiện phi toa rơi xuống, dường như có vô số sinh linh nhỏ bé nhiều vô số kể, phi toa khổng lồ lập tức bị gặm nuốt đổ sụp... Bóng tối bốn phương tám hướng cuồn cuộn như giấu kín vô số yêu ma quỷ quái.

Thần niệm tu sĩ đảo qua như trâu đất xuống biển, chẳng được gì.

Trong cảm giác lại có từng đạo âm u lạnh lẽo, ác ý thăm dò truyền đến từ các ngõ ngách, yếu ớt nhìn chằm chằm bọn họ.

Đèn lồng u ám lạnh lẽo lơ lửng giữa không trung, soi sáng ra sa mạc hoang vu.

Sinh linh ở trong bóng tối đã lâu chưa bao giờ thấy ánh sáng, đôi mắt đã không còn sót lại chút gì, chỉ giữ lại hình dáng đại khái của rắn rết, nhìn lại làm người ta rùng mình.

Đi một đoạn đường, mí mắt Bùi Lăng không khống chế nổi khép lại.

Chỉ một khoảnh khắc, hắn lập tức mở hai mắt ra, lại suýt nữa trực tiếp thiếp đi.

Sau khi lấy lại tinh thần, Bùi Lăng tiếp tục đi tới, chợt cảm thấy nơi nào đó không đúng.

Hắn ráng chống đỡ dùng con mắt nửa nhắm nửa mở nhìn phía trước, lập tức nhìn thấy, bốn người phía trước tắm rửa dưới đèn đuốc âm u lạnh lẽo, yên tĩnh cất bước.

Ngọc Tuyết Chiếu theo sát bên cạnh hắn, dường như tất cả như thường.

Lúc này Bùi Lăng vô cùng buồn ngủ, lại không thể suy nghĩ quá nhiều, thấy mình đã dần tụt lại, những người khác không phát hiện vấn đề gì, hắn vội vàng tăng tốc đuổi theo bốn người.

Cứ đi tới, cơn buồn ngủ như nước thủy triều, mí mắt Bùi Lăng lại không nhịn được khép lại.

Ngay sau đó, hắn vội vàng dùng sức mở hai mắt ra, không thể chìm vào giấc ngủ ở nơi nguy hiểm như vậy!

Hắn theo sát năm người trước mặt, Ngọc Tuyết Chiếu cũng theo sát hắn.

Bộp, bộp, bộp...

Một đoàn người im lặng tiếp tục đi tới.

Chương 2458: Ngọc Tuyết thiên hồ

Cũng không lâu lắm, Bùi Lăng lại một lần nữa không kiềm chế được khép lại mí mắt.

Lần này, mặc dù hắn lập tức kịp phản ứng nhưng mí mắt nặng nề như dính vào nhau, như tình nhân khó bỏ khó phân.

Qua một chút thời gian, mới có thể một lần nữa mở hai mắt ra.

Bùi Lăng nhìn thấy tám bóng người phía trước chậm rãi bước đi, cầm đầu là Kê Trường Phù, hai tên tu sĩ phía sau là Sở Ma và Quy Hoành Thu.

Sau nữa lại là Kê Trường Phù, Sở Ma, Quy Hoành Thu cùng một hắn khác, còn có một Ngọc Tuyết Chiếu khác.

Hắn và Ngọc Tuyết Chiếu thì đi cuối cùng.

Bùi Lăng càng ngày càng cảm thấy sự lo lắng mãnh liệt như có cảm giác nguy cơ cực lớn gì đó đang lặng yên tới gần.

Chỉ có điều, hắn cố gắng lấy lại tinh thần nhưng không phát hiện bất kỳ điều không đúng gì...

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân đơn điệu không thay đổi, vô thức hòa với xung quanh như là tiếng xột xoạt, nỉ non, như muốn vĩnh viễn xuống như vậy.

Mí mắt Bùi Lăng lại một lần nữa không khống chế nổi khép lại...

Thanh Yếu sơn.

Kiếp vân đây trời.

Lôi đình vạn quân.

Ánh sáng tím xanh chiếu rọi thiên địa, tràn trề thiên uy, ù ù giáng xuống!

Bùi Lăng nhắm nghiền hai mắt, huyền bào đón gió phần phật lơ lửng giữa không trung, lôi kiếp như thác nước cuồn cuộn thẳng xuống, đánh vào thể xác hắn, trong nháy mắt lại hóa thành vô số điện xà như sợi tóc, bị thân thể của hắn hấp thu.

rầm rầm rầm...

Lại một vòng kiếp lôi như trút nước xuống, điện quang sáng tỏ chói mắt như mặt trời mới lên, chiếu sáng cả phương thiên địa này.

Tiếng sấm nổ cuồn cuộn ép qua hư không, chấn động mặt đất.

Phía dưới, sơn minh thủy tú ban đầu sớm đã biến thành cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Dãy núi thung lũng đều tan thành cát bụi.

Cái hố mới xuất hiện theo mùi khét dày đặc, đang phát triển về phía vực sâu.

Đột nhiên, yêu khí cuồn cuộn ầm vang hiện ra!

Yêu khí tung hoành trời cao, mênh mông như biển, trong chốc lát lại địa vị ngang nhau với thiên kiếp, uy áp kinh khủng nhét đây mặt đất.

Trong hư không, một đầu Cửu Vĩ Hồ vô cùng to lớn xuất hiện, hắn ta trắng noãn không tì vết, lông tóc mềm mại chậm rãi chập chờn theo cơn gió mạnh, tôn quý, ưu nhã, nhanh nhẹn, mạnh mẽ... Chín cái đuôi cáo xoã tung cao sau người như khổng tước xòe đuôi, mắt hồ hẹp dài lạnh băng hờ hững không có chút quyến rũ nào, chỉ có vẻ uy nghiêm như thượng vị giả trời sinh.

Đây là Yêu Đế thể xác Cửu Vii Hắn ta dừng ở bên ngoài kiếp lôi, yêu khí quanh thân chậm rãi thu liễm.

Hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng trung tâm kiếp lôi, trong hai mắt đột nhiên có ánh sáng thất thải lưu chuyển, chỉ một thoáng như mây tía chợt hạ xuống, quanh quẩn quanh người, một luồng lực lượng phát ra từ huyết mạch ầm vang mà động.

Khí tức của Yêu Đế thay đổi trong chớp mắt, toàn bộ thể xác trở nên như mộng như ảo...

rầm rầm rầm...

Sương khói mù mịt, lôi đình lăn lộn như vô cùng tận.

Thanh Yếu sơn.

Chỗ sâu.

Vài gò núi liên miên thành dải, thế núi mềm mại, trong đầm ôm sông, thâm thúy sâu xa.

Khói xanh mờ mịt quanh quẩn núi non thung lũng, phủ lên màu xanh nhạt càng tăng vẻ thanh u xinh đẹp.

Nơi xa, lôi đình cuồn cuộn, cách xa ngàn vạn vẫn có thể nghe rõ ràng.

Từng tiếng phành phạch vạch phá bầu trời, một con Bích Sí Nha Điểu linh xảo lộn vòng một cái, xông vào dưới rừng, nhẹ nhàng lướt qua giữa cành lá trùng điệp, chẳng mấy chốc đã bay đến một tòa động phủ ở trên vách đá dựng đứng.

Bích Sí Nha Điểu thu lại hai cánh, rơi vào trên cành bách bên cạnh động phủ, sau đó trong trẻo êm tai nói: "Vân Xuyên tộc trưởng, tiểu yêu phụng mệnh Qua đại yêu truyền tin: Có tu sĩ nhân tộc chín tông tự tiện xông vào Thanh Yếu sơn."

"Bây giờ đang ở vùng Mạc Thừa sơn."

Nghe vậy, một tiếng nói mềm mại vũ mị lập tức truyền ra từ trong động phủ: "Mấy người? Tu vi như thế nào?"

Bích Sí Nha Điểu nghe vậy, do dự một lúc mới nói: "Hai vị Nguyên Anh"

Giọng nói trong động phủ thoáng im lặng một lát, chợt lạnh nhạt nói: "Mang Qua là Huyền Muội Phệ Hư Mãng, huyết mạch cũng không kém"

"Thủ hạ của hắn đều có chút theo hầu"

"Ngay cả hai Nguyên Anh cũng không thể đối phó, loại việc nhỏ này còn muốn kinh động đến cả tộc Ngọc Tuyết thiên hồ, thật sự là một đám phế vật!"

Bích Sí Nha Điểu vội vàng nói: "Có lẽ Mang Qua đại yêu đã đến thời kỳ lột xác, gần đây trạng thái không tốt... Dù như thế nào, Thanh Yếu là nơi của tộc ta, sao có thể để nhân tộc làm càn?"

"Kính xin Vân Xuyên tộc trưởng lấy đại cục làm trọng, đừng có để huyết thực chê cười chúng ta..."

Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói: "Tuy ngươi là tạp huyết nhưng cũng có huyết mạch Kim Ô mỏng manh, nếu dụng tâm tu luyện, sao đến mức bây giờ vẫn chỉ là một người đưa tin bình thường?"

"Lực lượng của yêu tộc ta đến từ huyết mạch, dù không hề làm gì, cũng có thể cường đại theo năm tháng trôi qua."

"Nhưng nếu yêu như thế, ngàn năm mới có một đời đại yêu trưởng thành, làm thế nào phụ tá Đế Tôn, tiếp tục trấn thủ Thanh Yếu?"

"Sở dĩ ngày xưa huyết thực đảo khách thành chủ, chẳng lẽ không phải là từ khi bọn họ sinh ra đã chăm học khổ luyện, truy tìm đại đạo không chết không hối hận?"

"Các ngươi ở vào Đế Tôn che chở, ngày ngày bại hoại, mới có việc mất hết thể diện hôm nay!"

Chương 2459: Ngọc Tuyết thiên hồ (2)

Nói đến chỗ này, Vân Xuyên hơi trầm ngâm, mới tiếp tục nói, "Lần này ta vì mặt mũi Thanh Yếu, tộc ta sẽ ra tay một lần"

"Lại có lần sau, các ngươi đừng tự xưng huyết mạch Thanh Yếu!"

"Cũng đừng ở lại trong Thanh Yếu sơn, sớm đến Lưu Lam hoàng triều lăn lộn dưỡng lão đi!"

Bích Sí Nha Điểu không dám lên tiếng.

Chỉ nghe Vân Xuyên lại nói: "Nhân tộc tới đây là hai tên Nguyên Anh, vậy tộc ta chỉ phái ra một vị Nguyên Anh"

Bích Sí Nha Điểu lập tức thầm thở phào, nhưng lại nghe Vân Xuyên nói: "Việc này đã do một tộc Ngọc Tuyết thiên hồ ta tiếp nhận, vậy hai Nguyên Anh kia là con mồi của tộc ta."

"Yêu tộc khác chỉ cần xem là được."

"Ai đám cướp đoạt huyết thực của tộc ta, người đó phải chết!"

Bích Sí Nha Điểu lập tức đáp: "Vâng!"

Thấy Vân Xuyên không còn lời gì khác muốn nói, nó lập tức vỗ cánh rời đi.

Trong động phủ, tĩnh thất rộng lớn bày biện đơn giản cổ xưa như có di phong thượng cổ.

Trên đài cao điêu khắc rất nhiều phù văn hình dạng chim thú, một nữ tử áo trắng dung mạo mềm mại đáng yêu ngồi xếp bằng, nàng mặt như hoa đào, mắt ngọc mày ngài, lúc đôi mắt hẹp dài đặc biệt của Hồ tộc đảo quanh thể hiện rõ sự quyến rũ, lại không vẻ mất uy nghiêm. Thân thể thon dài nhẹ nhàng, dáng về yểu điệu, đường cong chập trùng nhìn thấy mà giật mình, trầm ổn ưu nhã, tràn đầy cử chỉ đáng yêu đặc biệt của nữ tử thành thục.

Sau lưng nàng có sáu đầu đuôi cáo to lớn như váy như uốn lượn.

Khí tức quanh người mơ hồ dao động, chính là tu vi Phản Hư kỳ.

Lúc này, nữ tử áo trắng Vân Xuyên hơi suy nghĩ chợt vẫy tay, lập tức na di một thiếu nữ áo trắng từ trong hư không, thiếu nữ này chải Song Loa Kế, trong sợi tóc có nhiều loại hoa ngũ sắc quấn thành vòng hoa tô điểm, nàng mặt đẹp xanh ngọc, dáng vẻ thướt tha mềm mại, một đôi mắt hẹp dài vũ mị cực kì tương tự với Vân Xuyên, trên dưới cả người tràn ngập vẻ hoang dã quyến rũ.

Giữa làn váy lưu luyến, bốn cái đuôi cáo xoã tung chập chờn.

Nàng bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lại không sợ hãi quái lạ, mà lập tức hành lễ, giòn giã nói: "Bái kiến tộc trưởng!"

Vân Xuyên khẽ gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói: "Một vùng Mạc Thừa sơn có hai tên nhân tộc Nguyên Anh hoành hành ngang ngược."

"Ngươi đi một chuyến, giải quyết bọn họ."

Thiếu nữ không do dự chút nào, lại hành lễ nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh tộc trưởng!"

Chợt nàng tâm niệm vừa động, hóa thành một tia sáng trắng thoát ra khỏi động phủ, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Thiếu nữ này vừa đi, Vân Xuyên lập tức nhìn ra bên ngoài tĩnh thất, ngay sau đó một nữ tử chải Thập Tự Kế, mặc áo tím đậm bước nhanh mà vào, nàng tóc mây xinh đẹp, mày ngài răng trắng, lúc nhìn quanh trong ánh mắt quyến rũ không che đậy vẻ lạnh lẽo. Ngọc thể hương cơ, trong lúc đi lại như lan như xạ mơ hồ tỏa ra, càng có về yêu kiều.

Chỉ có điều, trên hai đầu lông mày của nàng có ý kiêu ngạo, che giấu vẻ quyến rũ trời sinh của Hồ tộc, trông như hoa tên núi cao, kiêu ngạo ngạo xinh đẹp.

Váy tím uốn lượn, năm cái đuôi cáo nhanh chóng đảo qua mặt đất.

Người đến đi tới dưới đài hơi khấu đầu, chợt giọng điệu hòa hoãn nói: "Tộc trưởng, chắc chắn trong tay tu sĩ nhân tộc chín môn phái lớn có chút át chủ bài"

"Tuyết Chiếu muội muội tuổi nhỏ, kinh nghiệm đấu pháp không đủ, lấy một địch hai sợ là hơi không cẩn thận sẽ chịu thiệt thòi."

"Ta muốn đến trợ trận cho nàng,"

Vân Xuyên bình tĩnh nói: "Từ thượng cổ đến nay, yêu tộc Thanh Yếu ta vẫn lấy huyết tính các tổ tiên."

"Cũng kế thừa huyết mạch và lực lượng của các tổ tiên."

"Những phế vật lăn lộn ở Lưu Lam hoàng triều kia không thể so sánh!"

"Nếu Tuyết Chiếu là một thành viên của Ngọc Tuyết thiên hồ tộc, đối mặt với tranh đấu nhân tộc là nghĩa vụ của nàng, cũng là thử thách mà nàng nhất định phải đối mặt"

"Lúc trước Tuyết Chiếu ra đời không lâu, vì chuyện ngoài ý muốn đã rơi vào tay Trọng Minh tông."

"Nhưng sau khi tu vi đạt tới Kết Đan, có thể trong tình huống không có bất kỳ trưởng bối nào bảo vệ và dạy bảo, lấy sức một người giết ra từ Trọng Minh tông đề phòng sâm nghiêm, thậm chí nửa đường vượt cấp chém giết một tên ma đầu là Bùi Lăng"

"Nghe nói ma đầu kia còn là Thánh Tử Trọng Minh tông đương thời!"

"Cuối cùng lông tóc không hao tổn quay về Thanh Yếu, đã chứng minh thực lực của nàng!"

"Có thể chiến thắng Thánh Tử do Trọng Minh ma tông nuôi cổ ra, đủ thấy trong cơ thể Tuyết Chiếu chảy xuôi huyết mạch tinh thuần nhất của Ngọc Tuyết thiên hồ tộc, chính là thiên kiêu đỉnh cấp xuất sắc nhất của tộc ta trong trăm năm qua!"

"Cũng không phải những dị tộc hỗn tạp huyết mạch yêu tộc thấp kém như Mang Qua có thể so sánh"

"Ngươi không cần lo lắng"

"Lần này chỉ là hai Nguyên Anh tầm thường lẻn vào Thanh Yếu thôi"

"Lấy thực lực có thể giết ra từ Trọng Minh tông của Tuyết Chiếu, căn bản không cần ai đến trợ trận."

Nói đến chỗ này, thấy nữ tử váy tím muốn nói lại thôi, Vân Xuyên nhân tiện nói: "Thế nhưng, dù sao ngươi cũng là tộc tỷ của Tuyết Chiếu, muốn nhanh chóng đến xem Tuyết Chiếu ra tay, cũng không có vấn đề gì."

Nữ tử váy tím khẽ gật đầu: "Tạ tộc trưởng"

Chợt thi triển độn pháp rời đi.

Chương 2460: Thiên kiêu xuất sắc nhất tộc ta!

Vân Xuyên khép hai mắt, đang muốn tiếp tục tu luyện đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía lôi kiếp, trong đôi mắt uy nghiêm vũ mị đầy nghi ngờ.

Trong đen nhánh, tiếng nỉ non như nước thủy triều.

Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu một trước một sau im lặng đi trong bóng đêm.

Ở trước mặt hắn đã có ba mươi bóng người.

Cầm đầu vẫn là Kê Trường Phù.

Đằng sau thì có rất nhiều Kê Trường Phù, Sở Ma, Quy Hoành Thu, Ngọc Tuyết Chiếu và hắn khác đi theo...

Lúc này, cơn buồn ngủ của Bùi Lăng đã đạt tới cực hạn, hắn vốn đã nửa khép hai mắt, mí mắt lại như bị lực lượng vạn quân nắm kéo khép lại.

Ngay sau đó, hắn lấy nghị lực lớn lao cưỡng ép mở hai mắt ra.

Bùi Lăng lập tức thấy, phía trước có ba mươi mốt bóng người chỉnh tề yên tĩnh đi tới.

Trong đó một tên Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên lùi lại một bước, sau đó lập tức dừng chân.

Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu nhanh chóng vượt qua tên Ngọc Tuyết Chiếu kia.

Ngay lúc tên Ngọc Tuyết Chiếu kia sắp bị bóng tối hoàn toàn nuốt hết, dường như nàng đã suy tính ra cái gì, lập tức phóng ra bước chân, nhanh chân tiến lên, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đám người trước mặt...

Thanh Yếu sơn.

Âm ẩm...

Xa xa tiếng sấm nổ như đã đến gần.trong chốc lát Cả vùng hơi run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía, khiến vô số sinh linh sợ hãi.

Phi cầm tẩu thú khó mà tính toán nhao nhao vứt bỏ tổ mà đi, kinh hoàng chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng.

Trong đồi núi chập trùng, một tòa núi nhỏ chậm rãi na di.

cẩn thận nhìn lại, lại là một con yêu thú như voi lớn, xương lưng đâm ra như phiến, khắp cả người mọc đây lân phiến tinh mịn, khí tức của hắn ta hung bạo, cái cổ phủ từng đạo xiềng xích vàng ròng khảm bảo, phù văn trên đó sáng tắt, tụ hợp vào đỉnh đầu.

Trên đỉnh đầu như đỉnh núi là một tòa quảng điện như đình nghỉ mát.

Đầu yêu thú này yêu khí tản khắp, cảm nhận được uy áp đặc thù giáng lâm, nơi nó đi qua rất nhiều yêu thú khai trí đều nơm nớp lo sợ, đi ra khỏi chỗ nương thân, quỳ sát bên đường, miệng nói:

"Cung nghênh đại yêu! Nguyện đại yêu sớm thành trường sinh cứu thị!"

Yêu thú to lớn như không nghe thấy, vẫn đi về phía trước dựa theo tuyến đường ban đầu.

Xung quanh đình nghỉ mát trên đỉnh đầu nó rủ xuống giao tiêu lụa mỏng như mây khói, lúc như ẩn như hiện có thể thấy được bình phong tám mảnh điêu khắc vô số truyền thuyết Hồ tộc, một bóng người ngạo nghễ ngồi trên chủ vị, như uyên đình nhạc trì, sự kiêu căng và cao ngạo của người ngồi ở vị trí cao đều lộ rõ không bỏ sót trong hình cắt.

Trước mặt bày một cái bàn dài, trong mâm vàng bát ngọc có linh quả món ngon bày ra chỉnh tề, mùi thơm tỏa ra.

Hai bên bàn dài đều có một đỉnh vuông bốn chân cao cõ nửa người, trong đỉnh phun ra linh hương, hội tụ linh cơ dạt dào.

Phía dưới, trên đất trống đục đất làm hồ, bên trong suối phun ào ạt, từng tia từng sợi tinh khí tiêu tán ra, khí tức nàng trong trẻo như sương sớm tràn ngập, hơi ngưng lại phía trên nước suối, chợt bị trận pháp dẫn dắt đều trôi về bên trên, liên tục không ngừng quán chú vào trong thể xác của bóng người ngồi trên chủ vị.

Yêu thú như voi bước ra mỗi một bước đều như sấm đình đột nhiên vang lên, chấn động mặt đất.

Nhưng bên trong đình nghỉ mát lại vững chắc như núi, cứ như ở trên đất bằng, không chịu chút ảnh hưởng nào.

Ven đường có vô số yêu thú khai trí quỳ xuống nghênh đón, cung kính vạn phần, cho đến khi tượng yêu vác đình nghỉ mát trên đỉnh đầu đã đi mất không thấy tăm hơi, mới dám ngẩng đầu.

Ẩm ẩm...

Nơi xa lại có một trận kiếp lôi cuồn cuộn ầm vang giáng xuống, giữa thiên địa đều sáng ngời.

Điện quang xuyên qua giao tiêu, chiếu rõ ràng rành mạch toàn bộ đình nghỉ mát, lập tức hiện ra bóng người trên chủ vị.

Nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi, sợi tóc tuyết trắng chải thành kiểu dáng Song Loa Kế, cài hoa tươi năm màu, dung mạo yêu mị diễm lệ mặc một bộ váy ngắn giao lĩnh hồng nhạt, bên hông là thắt lưng gấm đỏ lựu. Lông mày như núi xa, mắt ngậm thu thuỷ, đôi mắt hẹp dài cong lên, quyến rũ tự nhiên, lúc nhìn quanh câu hồn đoạt phách, môi son trơn bóng sáng rõ như anh đào mới nở, làm cho người ta suy nghĩ.

Thiếu nữ này dáng người yểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vẻ quyến rũ của nàng toàn vẹn tự nhiên, xinh mà không mềm mại, có một loại dã tính khác trông sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống.

Chính là Ngọc Tuyết Chiếu!

Lúc này, dáng vẻ nàng ngông nghênh ngồi trên chủ vị, vênh mặt.

Ngọc Tuyết Chiếu nhìn tọa kỵ tượng yêu Thiên Cốt bảo dưới chân, không nhịn được hài lòng nhẹ gật đầu, từ lúc Cẩu chủ nhân thả nàng ở Thanh Yếu sơn... Không, là từ lúc nàng chém giết Cầu chủ nhân đã qua mấy năm.

Hiện tại ở Thanh Yếu sơn tự do tự tại, tộc trưởng còn đặc biệt coi trọng nàng, ngay cả tọa kỵ tượng yêu Thiên Cốt bảo có linh tuyền tự tôi thể, cũng giao cho nàng di chuyển.

Lần này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của tộc trưởng, chắc chắn đạt được phần thưởng cực kỳ phong phú...

Đang nghĩ ngợi, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Bóng dáng này thướt tha, áo màu tím đậm bao bọc cực kỳ chặt chẽ thân thể mềm mại, váy dài eo nhỏ nhắn, trông đoan trang cẩn thận, cần cổ thon dài trắng nõn như tuyết cùng tóc đen búi cao chiếu rọi lẫn nhau, oánh nhuận như ngọc.

Chương 2461: Thiên kiêu xuất sắc nhất tộc ta! (2)

Châu ngọc phía trên tóc mây hơi lắc, trong lúc đi lại im hơi lặng tiếng, mỗi giờ mỗi khắc đều tẳn ra cảm giác mềm mại.

Nàng kéo năm đuôi, trong quyến rũ không che đậy sự lạnh lùng, như hương thơm trên núi cao, cao ngạo lạnh lùng xinh đẹp.

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức lấy lại tinh thần, lúc này hỏi: "Uyển San tỷ, có chuyện gì?"

Uyển San nhìn quanh một vòng, lập tức vung tay bày ra một tầng cấm chế đề phòng bị nhìn trộm nghe trộm, lúc này mới trầm giọng nói: "Đối thủ là đệ tử chín tông, mặc dù phần lớn những yêu tộc bên ngoài Thanh Yếu sơn huyết mạch không thuần, nhưng tu vi của Mang Qua không thấp, hắn còn dẫn theo nhiều thuộc hạ như vậy cũng không làm gì được hai nhân tộc kia, nói rõ lần này người trà trộn vào Thanh Yếu ta chắc chắn là thiên kiêu chín tông."

"Biết đâu còn xuất thân chân truyền!"

"Vì vậy, ta đến đây trợ trận thay ngươi."

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức nói: "Ta đã là tu vi Nguyên Anh, lại được nhận huyết mạch truyền thừa trong tộc."

"Trận chiến cùng cảnh, ta sẽ không thua!"

Uyển San khẽ lắc đầu, nói: "Chín môn phái lớn chiếm cứ nơi đất thiêng nảy sinh hiền tài của phương thế giới này, rất nhiều thiên tài địa bảo, tư lương công pháp đã có năm tháng xa xưa."

"Nếu thật sự dễ đối phó như vậy, sao thiên hạ này lại đến lượt những tên từng là huyết thực này làm chủ?"

"Hơn nữa, lúc trước ngươi trốn về Thanh Yếu, ta dặn ngươi chỉ nói giết trở lại từ Trọng Minh tông là được, vì sao còn nhắc đến Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng kia?"

"Còn nói trước khi hắn bị giết, đã dập đầu một trăm cái cầu xin ngươi tha thứ?"

Ngọc Tuyết Chiếu chớp mắt, đây đã là chuyện mấy năm về trước, hơn nữa đó không phải ý tưởng của vị Uyển San tỷ này sao?

Việc của Cẩu chủ nhân chỉ là nàng nhất thời hưng phấn thêm vào mà thôi.

Lúc ấy Uyển San tỷ còn vô cùng hài lòng khen nàng nhanh trí thông minh, đúng là huyết mạch Ngọc Tuyết thiên hồ tỉnh thuần...

Vì thế, tỷ muội bọn họ được trong tộc ban thưởng rất nhiều chỗ tốt...

Sao bây giờ...

Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức nói: "Cấu chủ... Thánh Tử Trọng Minh tông thật sự từng dập đầu một trăm cái với ta"

"Cho nên, chuyện này cũng không tính là giả."

Sắc mặt Uyển San lập tức trở nên rất khó coi, nói: "Về sau đừng nhắc lại việc này nữa!"

"Tộc ta thâm cư Thanh Yếu, hiếm khi ra ngoài."

"Những năm gần đây tộc trưởng vì xung kích cảnh giới Hợp Đạo, mấy trăm năm chưa từng rời khỏi động phủ một bước."

"Cả tộc đều không hiểu nhiều về chuyện ngoại giới thì cũng thôi."

"Nhưng đoạn thời gian trước, ta đi ra Thanh Yếu sơn một lần, vừa hay nghe nói về Bùi Lăng kia."

"Bây giờ hắn hung uy hiển hách, địa giới chín tông đều như sấm bên tai với hắn"

"Chỉ sợ tu vi của hắn đã đạt đến Hợp Đạo..."

Cầu chủ nhân Hợp Đạo rồi?

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng không khỏi ánh mắt sáng lên.

Những đan dược cực phẩm mà Cẩu chủ nhân để lại cho nàng đã sớm sử dụng hết!

Nhiệm vụ lần này kết thúc, vừa hay đến Trọng Minh tông dùng tên tuổi Cẩu chủ nhân, vớt chất béo thật tốt...

Lúc này, lại nghe Uyển San tiếp tục nói: "Hiện tại chín môn phái lớn nhân tộc, chắc không ai không biết không người không hay về đại danh Bùi Lăng"

"Lần này, nếu hai tên Nguyên Anh chín tông kia lộ ra việc Bùi Lăng, chắc chắn sẽ là rắc rối rất lớn"

"Lúc này ta đến đây, cùng vì đề phòng chuyện chẳng may:

"Đến lúc đó thấy hai tên Nguyên Anh kia, trước khi khai chiến ta sẽ dùng huyễn thuật, mê hoặc tất cả yêu tộc ở đây:"

"Đề phòng những yêu tộc huyết mạch cấp thấp kia nghe được cái gì không nên nghe, sau đó ngươi và ta liên thủ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hai nhân tộc kia!"

"Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục lấy danh nghĩa giết ra Trọng Minh tông, chém giết tuyệt thế thiên kiêu Thánh Tử ma tông, chiếm lấy nhiều tài nguyên tu luyện nhất trong tộc, đạt được truyền thừa đứng đầu tộc ta, kế thừa địa vị một mạch Ngọc Tuyết thiên hồ trong Thanh Yếu sơn... Hơn nữa, cũng không cần làm cái gì!"

Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, quả nhiên đối với chuyện như thế này, vẫn là Uyển San tỷ suy nghĩ chu đáo!

"Không có vấn đề, ta nghe Uyển San tỷ!"

Đang nói, phía trước bọn họ đã xuất hiện một dãy núi đá lởm chởm.

Một đầu yêu thú như hùng sư lao vụt đến từ đằng xa, đến gần mới nằm rạp trên mặt đất, rất cung kính bẩm báo: "Bái kiến Thiên Hồ đại yêu! Bẩm đại yêu, hai tên huyết thực nhân tộc đã bị bao vây trong Chuế Hoa giản góc tây nam Mạc Thừa sơn."

"Chỉ chờ đại yêu giá lâm là có thể ra tay!"

Ngọc Tuyết Chiếu thản nhiên nói: "Dẫn đường!"

Con yêu thú kia lại hành lễ, mới nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh đại yêu!

Nói xong, nó quay đầu chạy đến phương hướng đó.

Tốc độ của tượng yêu Thiên Cốt bảo bỗng nhiên tăng lên, nhanh chóng đuổi theo.

Ầm ầm...

Tượng yêu giẫm đạp mặt đất ầm vang, xen lẫn tiếng sấm nổ đằng xa, cả vùng ầm vang chấn động.

Cô cây xung quanh phải sợ hãi, toàn bộ sinh linh không dám nói.

Duy chỉ có tiếng sấm trùng điệp vang vọng đất trời.

Trong bóng tối, tiếng nỉ non dày đặc như mưa, lại như thủy triều vừa đi vừa về đi tới đi lui, không ngừng không nghỉ.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ, đơn điệu quanh quẩn trong bóng tối.

Chương 2462: Nhắm mắt... mở mắt...

Thiên Mệnh Đăng treo cao giữa không trung, đèn đuốc âm u lạnh lẽo soi sáng ra từng bóng dáng thon gầy kéo dài, rơi vào trên sa mạc hoang vu, lôi ra dáng vẻ quái đản vặn vẹo.

Như là từng đầu rắn hủy đen nhánh, trầm mặc nhúc nhích theo sát đám người.

Hơn ba mươi bóng người như không biết mỏi mệt đi về phía trước, dưới ánh đèn yếu ớt, cát sỏi và cỏ lác đơn điệu như vừa đi vừa về tuần hoàn, không có điểm cuối.

Tiếng nỉ non điên cuồng quanh quẩn bên tai như là thủy ngân chỗ nào cũng có, tìm kiếm bất kỳ khe hở, xung kích tâm thần.

Tất cả mọi người giữ im lặng, dùng bước chân giống nhau như đúc đi theo Kê Trường Phù phía trước nhất, không ngừng tiến lên.

Bùi Lăng vô cùng buồn ngủ, trong vô thức ánh mắt của hắn một lần nữa khép lại.

Sau mấy tức, hắn đột nhiên giật mình một cái, cảnh giác mở hai mắt ra, đã thấy bóng người phía trước lay động thướt tha, số lượng đã biến thành bốn mươi...

Cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt kia đã như thực chất!

Biết tình huống không đúng, Bùi Lăng lập tức lên dây cót tinh thần, nhưng cơn buồn ngủ như hòa vào bóng tối xung quanh, mãnh liệt tới từ từng phương hướng, hắn cảm thấy mình như là một chiếc thuyền con, nỗ lực chèo chống trong đại dương buồn ngủ mênh mông, chỉ việc giữ tỉnh táo đã vô cùng gian nan.

Tư duy và phản ứng đều trở nên cực kỳ trì độn.

Hắn nghĩ phải làm những gì, sau khi suy nghĩ xoay chuyển, thân thể lại chậm chạp không nghe sai khiến.

Cơn buồn ngủ như là sóng to gió lớn, gào thét cuồn cuộn, còn đang không ngừng đánh thẳng đến hắn, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn nuốt hết hắn, đánh vào dưới đáy biển sâu đen nhánh, khiến hắn hoàn toàn chìm vào cơn ngủ say.

Ngay lúc này, một tiếng lôi đình nặng nề ầm vang!

Lôi âm cuồn cuộn như chiến xa ròng rọc kéo nước, nghiền ép đến bốn phương tám hướng.

Trong bóng tối vô cùng dày đặc, chớp mắt lại sáng ngời.

Thân thể Bùi Lăng hơi chấn động, lại lập tức tỉnh táo thêm một chút.

Không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu bên cạnh, nơi này cực kỳ nguy hiểm, tình trạng của hắn cũng cực kỳ không thích hợp, nhất định phải để Ngọc Tuyết Chiếu nhìn chằm chằm, không thể để mình ngủ tiếp...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lập tức thấy hai mắt Ngọc Tuyết Chiếu nhắm chặt, lông mi dài buông xuống như quạt lông, tạo ra hai cái bóng đen ở dưới mí mắt, càng làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết.

Khí tức nàng bình thản yên tĩnh, cảm giác dã tính mạnh mẽ trên dưới cả người đều bởi vậy nhạt lại mấy phần, toát ra chút điềm tĩnh của thiếu nữ, lại đã sớm thiếp đi!

Bùi Lăng ngần ngơ, lập tức tăng thêm tốc độ, đi đến phía trước...

Hắn nhanh chóng đi vào trong đám người, Ngọc Tuyết Chiếu vẫn duy trì dáng về nhắm mắt theo sát hắn, một tấc cũng không rời.

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng nhận ra ngoại trừ mình, những người khác đều nhắm hai mắt, chìm vào vào giấc ngủ say giống Ngọc Tuyết Chiếu, trong bóng tối lại lấy dáng vẻ không khác nhau chút nào, máy móc tiến lên.

Thiên Mệnh Đăng yên tĩnh trôi nổi ở phía trên, soi sáng ra một tấc vuông, từng bóng người nhắm mắt như con rối nện bước, cất bước đi trong sa mạc hoang vu.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé lại chỉnh tề, kiên định đi về phía trước không biết.

Đây là... Xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Bùi Lăng vô thức xuất hiện một nghi ngờ.

Ngay sau đó, cơn buồn ngủ như hồng thủy võ đê bành trướng tới, một cơn buồn ngủ mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào lập tức nhấn chìm tất cả lý trí của Bùi Lăng.

Mí mắt của hắn như bị dãy núi nặng nề rơi xuống, không chịu khống chế khép lại...

Ngay chớp mắt hai mắt Bùi Lăng khép lại, ngoại trừ Ngọc Tuyết Chiếu bên cạnh hắn, tất cả những người khác đồng loạt mở hai mắt ra...

Thanh Yếu sơn.

Trời cao kiếp vân dày đặc, vòm trời lôi đình cuồn cuộn.

ầm ầm...

Trong tiếng sét đánh nổ vang, mặt đất run lên nhè nhẹ, cát sỏi nhảy lên, suối nước run rẩy, sau khi phi cầm tẩu thú trải qua sự hoảng sợ ban đầu, lại bị bụng đói kêu vang thúc giục, dần bắt đầu thăm dò hoạt động.

Một tòa cây hỗn tạp mọc thành bụi hướng về phía mặt trời trên sườn núi.

Trong rừng, một đám lang yêu da lông xám xanh, trong con ngươi có rắn hủy đi khắp, đang vây quanh một thi thể trâu rừng tươi mới gặm ăn.

Ở trước mặt bọn chúng, trong cổ trâu rừng to lớn máu tươi ào ạt chảy xuôi, thấm ướt đất đai bên dưới, thể xác lạnh băng, thần thái trong mắt đã sớm tản đi.

Nó nằm nghiêng, toàn bộ phần bụng đã bị xé mở, nội tạng rơi ra từ bên trong, chảy xuôi đây đất, đàn sói ăn như gió cuốn, mùi máu tanh dày đặc tản ra khắp rừng.

Đột nhiên, toàn bộ đàn sói dừng động tác.

Tất cả lang yêu nhao nhao hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Trâu rừng ngã lăn cũng dập dờn một trận hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Khí tức của những Bùi Lăng này đều vô cùng cuồng bạo, hỗn loạn, trong mắt tràn ngập một vẻ khát máu khát vọng... Nhưng ngay sau đó, tất cả bọn chúng đều nhắm hai mắt lại, khí tức lập tức thu liễm.

Chẳng mấy chốc, tất cả Bùi Lăng lại hóa thành đàn sói và trâu rừng, tiếp tục ngụy trang thành yêu thú và con mồi Thanh Yếu Sơn.

Thanh Yếu sơn.

Lôi đình vang động, trải qua tầng tầng lớp lớp loại bỏ lại truyền vào đầm sâu trong rừng đã cực kỳ yếu ớt.

Trong nước sâu hoàn toàn lạnh lẽo tối tăm.

Chương 2463: Chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa?

Một đám Cẩm Lân Linh Ngư nghi lại đáy nước, lân phiến năm màu rực rỡ giống hệt với cây rong xanh đỏ xung quanh, khó mà phân biệt.

Bọn chúng nhẹ nhàng trôi nổi, vây cá biến ảo khuấy dòng nước, tuỳ tiện hưởng thụ sự thoải mái lấy ăn chán chê.

Bỗng nhiên, toàn bộ đáy nước như ngưng trệ.

Trong chớp mắt, tất cả Linh Ngư bộ hóa thành Bùi Lăng, đồng loạt thay đổi phương hướng, hướng đến trung tâm lôi kiếp, trong mắt cá trong veo tràn đầy khát vọng, tham lam, ngấp nghé...

Dường như muốn tránh thoát một loại trói buộc nặng nề nào đó.

Cùng lúc đó, khí tức cuồng bạo, hỗn loạn tản khắp đáy nước, hù dọa một số Thủy tộc.

Thế nhưng, trong nháy mắt tất cả Bùi Lăng quay về Linh Ngư tới lui trong đáy nước...

Thanh Yếu sơn.

Thung lũng.

Trong hang động thiên nhiên hình thành, tùy ý rải một tầng cỏ dại khô cạn.

Một đầu cự hổ Điếu Tình Bạch Ngạch nằm sấp trên đống cỏ, hai mắt nhắm lại, phần bụng chập trùng đều đều, lại đang chợp mắt.

Trên mặt đất có vẻ hơi trũng cách đó không xa ném một vài bộ đa lông dính máu tàn tạ, xương cốt đủ loại, mấy con ruồi muỗi bay xung quanh, vù vù không dứt.

Bỗng nhiên, toàn bộ sào huyệt như dừng lại.

Trong nháy mắt, cự hổ, hài cốt, ruồi muỗi... Đều hóa thành dáng vẻ Bùi Lăng, tất cả Bùi Lăng đều ánh mắt hung ác, như có ý thức độc lập.

Khí tức cuồng bạo, hỗn loạn lập tức tràn ngập toàn bộ hang động.

Sau đó, tất cả khôi phục như thường, cự hổ lại nằm sấp trên đống cỏ khô, nhắm mắt dưỡng thần, hài cốt rơi đây đất, ruồi muỗi không vung đi được...

Trên sa mạc tối tăm, từng bóng người trầm mặc tiến lên.

Cái bóng vặn vẹo dữ tợn như yêu túy đi theo đám người đi qua đọc đường căn cỗi hoang vu.

Bộp, bộp, bộp...

Trong tiếng bước chân như đã hình thành thì không thay đổi, thấy Bùi Lăng lại một lần nữa mở hai mắt ra, một tên Ngọc Tuyết Chiếu trong đó cố gắng đi cách hắn không xa, cũng phối hợp nhắm hai mắt giống những người khác.

Bốn đầu pháp tắc, hơn nữa một đầu pháp tắc trong đó còn tới từ vị kia...

Từ bản chất, đây cũng không phải là Tâm Ma kiếp của vị tiểu bối nhân tộc trước mặt, mà là một loại điễn hóa nào đó từ Tâm Ma kiếp của vị kia.

Dù cho là những nhân tộc đỉnh phong độ bốn mươi tám kiếp, chỉ thiếu một kiếp là có thể Đại Thừa, đối mặt với Tâm Ma kiếp hiện tại cũng tuyệt đối không có bất kỳ đường sống gì.

Hiện tại, mỗi lần tiểu bối nhân tộc này chợp mắt, tất cả tâm ma nơi này sẽ mở mắt.

Số lần càng nhiều, tâm ma càng mạnh.

Tiếp tục như vậy, không bao lâu tâm ma nơi này sẽ thật sự "tỉnh"!

Bùi Lăng sẽ vĩnh viễn ngủ say ở chỗ này...

Mệnh nhận mười ngày...

Vì đối phó tiểu bối nhân tộc này, Yêu Đế cố ý lấy ra thể xác hiện tại, nhưng hiện tại xem ra có thể không cần ra tay...

Tiếng cát sồi bị giẫm đạp liên tục vang lên, như là ngàn vạn sâu bọ cẩn thận gặm nuốt cái gì đó.

Bóng tối xung quanh như tường, dưới sự ép buộc của Thiên Mệnh Đăng không cam lòng chậm rãi rút lui.

Từng bóng người vắng lặng im ắng như tình cảnh cố định ngưng kết ở phương thiên địa này, từng bước một đi vào sâu trong bóng tối.

Sau một lát, Yêu Đế đã nhận ra cái gì đó, lại một lần nữa mở hai mắt ra.

Cùng lúc đó, tất cả tâm ma cũng mở hai mắt ra.

Đằng sau đám người, Bùi Lăng khép hai mắt lại, đã chìm vào giấc ngủ say không cách nào chống cự.

Ngọc Tuyết Chiếu nhắm mắt theo đuôi bên cạnh hắn cũng từ từ nhắm hai mắt, khí tức bình thản yên tĩnh không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhìn tình cảnh này, Yêu Đế khẽ gật đầu.

Người này đúng lúc là hậu bối huyết mạch của bộ thể xác mà hắn ta đang dùng...

Thế nhưng, bây giờ lại là đạo tiêu để tiểu bối nhân tộc này cố thủ tâm thần!

Nói đúng ra, những người trong Tâm Ma kiếp ban đầu đều là đạo tiêu của tiểu bối nhân tộc này.

Nhưng ba tên nhân tộc khác đều đã vẫn lạc.

Vì vậy, con đường trong bóng tối không có cuối cùng.

Chỉ có để đạo tiêu chân chính dẫn đường, đối phương mới có thể đi ra nơi này, mới có khả năng thắng được trận Tâm Ma kiếp này...

Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi, hơn nữa tỉ lệ rất nhỏ...

Lúc này, Bùi Lăng chậm chạp không tiếp tục mở hai mắt ra, đám người cất bước, trong vô thức số lượng lại tăng lên một đoạn.

Kê Trường Phù cầm đầu bước ra một bước, toàn bộ khuôn mặt lặng yên biến hóa, mặt mày khí tức mơ hồ có dáng vẻ của Bùi Lăng.

Sở Ma và Quy Hoành Thu theo sát phía sau, lúc đi tới cũng dần trở thành dáng về Bùi Lăng.

Cả đám người im lặng đi lên trước, đều biến thành Bùi Lăng từng chút một.

Chưa đến một lát, ngoại trừ Ngọc Tuyết Chiếu và Yêu Đế bên cạnh Bùi Lăng, tất cả những người khác đều biến thành Bùi Lăng!

Yêu Đế khẽ gật đầu, thời cơ gần đến.

Hắn ta không do dự nữa, lập tức tới gần Bùi Lăng, đưa tay chộp lấy Ngọc Tuyết Chiếu bên cạnh hắn...

Cho dù hiện tại hắn ta không ra tay, tiểu bối nhân tộc này cũng chắc chắn vẫn lạc trong Tâm Ma kiếp.

Chỉ là hậu bối này là huyết mạch của hắn ta, lại không thể đi theo chôn cùng đối phương...

Cạch!

Ngay lúc Yêu Đế sắp chạm vào Ngọc Tuyết Chiếu, một cánh tay đột nhiên duỗi ra từ bên cạnh, giữ lại cổ tay của hắn ta.

Chương 2464: Chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa? (2)

Yêu Đế lập tức nhìn sang Bùi Lăng, đã thấy hắn vốn đang nhắm chặt hai mắt, lại đã mở ra, chỉ có điều lúc này trong hai con ngươi Bùi Lăng một mảnh thuần trắng, nhìn quỷ quyệt quái đản, vẻ mặt hắn bình thản, ánh mắt cao xa như thời thời khắc khắc đều quan sát xuống từ chỗ cao, tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, trên dưới cả người lộ ra khí tức sa đọa, hỗn loạn, điên cuồng, hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ!

Vẻ mặt Yêu Đế đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn ta trầm giọng nói: "Là ngươi!"

Gần như cùng lúc, Bùi Lăng cũng hơi ngạc nhiên nói: "Tầm Mộc?"

Thanh Yếu sơn.

Mạc Thừa sơn mạch.

Đây là một tòa sơn mạch ở vòng ngoài Thanh Yếu sơn, kéo dài mấy ngàn dặm, thế núi quanh co khúc khuỷu, trong sông quanh cốc, cỏ cây um tùm.

Lúc này, vòm trời ảm đạm, lôi đình mơ hồ.

Thiên uy che mặt đất, khiến cả Mạc Thừa sơn đều chìm vào sự kiềm chế khó tả.

Trên bãi đất trống trong một mảnh rừng rậm, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc mai hai nữ tu hơi bồng, trên váy dính chút vết máu không kịp xử lý, hiển nhiên trước đó đã trải qua một trận đại chiến.

Lúc này quanh người mùi thuốc quanh quẩn, khí tức đắng chát không vung đi được, lại đang vận chuyển công pháp luyện hóa được lực.

Hiện tại, khí tức của bọn họ đã cơ bản bình phục, thương thế đã khôi phục bảy tám phần.

Quỷ kiệu hoa mỹ u ám do năm tên quỷ vật kiệu phu nâng lên, lơ lửng ở cách đó không xa.

Tưởng Phong Vật cùng mấy tên yêu tu hoàng triều kia thì nhắm mắt theo đuôi bên cạnh Chung Quỳ Kính Y, vẻ mặt sợ hãi, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn quanh.

Trong toàn bộ rừng rậm, phù văn bốc lên đan xen, lại bố trí đại trận trùng điệp.

Bên ngoài trận pháp yêu khí tràn ngập, lại là rất nhiều yêu tộc chiếm cứ, từng đôi mắt hoặc xanh biếc, hoặc vàng ròng, hoặc đen nhánh, hoặc đỏ hồng nhìn chằm chằm vào trận pháp, tham lam, tàn bạo, cừu hận... Chỉ có điều, mặc dù tất cả yêu tộc vây chặt toàn bộ rừng rậm đến không lọt một giọt nước, lại không có ý tiến công.

Mặc dù không biết hành động lần này của bọn chúng có tính toán gì không, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang cứ nắm bắt thời gian khôi phục pháp lực.

Nếu chỉ có hai người bọn họ, thật ra đã sớm có thể giết ra vây quanh.

Sau đó chỉ cần che giấu tốt khí tức, có thể tránh đi sự truy đuổi của yêu tộc Thanh Yếu.

Chỉ có điều, Chung Quỳ Kính Y là Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều, Kiều Từ Quang là chân truyền Tố Chân Thiên, hai người đều xuất thân đại tông chính đạo, từ lúc nhập đạo đã lập xuống đạo tâm thương yêu nhỏ yếu, cứu khốn giải nguy.

Mặc dù yêu tộc hoàng triều và Tưởng Phong Vật đều là cỏ đầu tường không có chút đạo nghĩa nào, mượn gió bẻ măng, trước đó còn có một lần muốn bán đứng bọn họ đổi lấy sinh cơ, bây giờ cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng các nàng là chính đạo đệ tử, dù đạo tâm cho phép cũng không thể thấy chết không cứu, cứ thế mà đi.

Lúc này, trong quỷ kiệu lại vang lên giọng Phó Huyền Tự: "Chung Quỳ sư muội, Kiều sư muội, kính xin thả chúng ta ra, chúng ta đã dùng đủ loại thủ đoạn kiểm tra nhục thân và hồn phách, thật sự đã không có bất cứ vấn đề gì"

"Hiện tại yêu tộc đã bao vây chúng ta từng tầng, nơi đây là khu vực yêu tộc, tiếp tục chậm trễ nữa, chắc chắn dữ nhiều lành ít"

"Nhân lúc này còn chưa có đại yêu chân chính tới, chỉ cần chúng ta ra khỏi quỷ kiệu, tình thế lập tức thay đổi!"

Tiếng nói vừa dứt, giọng Ninh Vô Dạ chợt vang lên, cũng khuyên nhủ: "Nếu hai vị sư muội không tin, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào kiểm tra thân phận của chúng ta"

"Lúc này tình thế nguy cấp, kính xin hai vị sư muội đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn"

"Xưa nay yêu tộc Thanh Yếu oán hận nhân tộc ta, hai vị sư muội thế đơn lực bạc, còn không đưa ra quyết định, chỉ sợ tình huống sẽ càng ngày càng không ổn."

"khụ khụ khụ... Phó sư huynh và Ninh sư đệ nói không sai." Lúc này, trong quỷ kiệu lại truyền ra giọng Chung Quỳ Việt Cức, hắn ta hơi bất đắc dĩ nói với Chung Quỳ Kính Y: "Tứ hoàng muội, tu vi ngươi quá thấp, phụ hoàng mẫu hậu chắc chắn không đồng ý cho ngươi một mình đến Thanh Yếu."

"Sở dĩ ngươi xuất hiện ở đây, chắc chắn là chuồn ra ngoài."

"Kiều sư muội, chắc chắn cũng do ngươi mời đến."

"Hiện tại chúng ta rơi vào trùng vây, hai người các ngươi hai tay khó địch bốn tay."

"Nếu còn không thả chúng ta ra giúp đỡ, chẳng phải sẽ liên lụy Kiểu sư muội vô tội?"

Sắc mặt Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đều cực kỳ nghiêm nghị, sự chú ý của hai người đều tập trung vào đám yêu tộc xung quanh, nghe ba vị sư huynh lại mở miệng, Chung Quy Kính Y lập tức nói: "Hiện tại ta và Kiều sư muội đều không thể xác nhận thân phận của đại hoàng huynh và hai vị sư huynh."

"Chỉ dựa vào lời nói suông, có quá nhiều thủ đoạn có thể lấy giả làm thật"

"Về phần cách khác, cỗ quỷ kiệu này do Trọng Minh tông Bùi Lăng để lại, lấy thực lực hiện tại của chúng ta bây giờ cũng không có cách nào làm gì quỷ kiệu, để xác nhận tình huống cụ thể của đại hoàng huynh còn có hai vị sư huynh"

"Bùi Lăng?"

Phó Huyền Tự ở trong quỷ kiệu nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó hắn ta nhanh chóng hỏi: "Hiện tại Bùi Lăng ở nơi nào?"

Chương 2465: Tộc ta tin tức linh thông

"Lần trước chúng ta rơi vào U Tố mộ, có phải Bùi Lăng cứu bọn ta ra không?"

Kiều Từ Quang nói: "Hiện tại Bùi Lăng cũng ở Thanh Yếu sơn, nhưng không đi cùng chúng ta."

"Ba vị sư huynh đã mất tích một đoạn thời gian rất dài, việc rời khỏi U Tố mộ chắc không liên quan tới Bùi Lăng..."

Đang nói, cả vùng đột nhiên hơi chấn động!

Ẩm ẩm...

Dường như lôi đình từ đằng xa bỗng nhiên tới gần, đất rung núi chuyển, một tượng yêu kích cỡ như gò núi nện bước chân nặng nề, nhanh chân đi tới trong bụi mù cuồn cuộn.

Nơi nó đi qua, tất cả yêu thú khai trí nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, la lớn: "Cung nghênh đại yêu Thiên Hồ tộc!"

"Đại yêu Thiên Hồ tộc uy chấn Trọng Minh, trí ép thiên kiêu nhân tộc, đã định thành trường sinh cửu thị!"

Tiếng hô vang lên, đám yêu tách ra như thủy triều, quỳ sát hai bên con đường tượng yêu đi ngang qua, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu tượng yêu đều vô cùng phấn chấn, đây chờ mong.

Hiển nhiên tượng yêu đã nhìn quen trường hợp như vậy, không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tốc độ tiến lên.

Đỉnh đầu, đình nghỉ mát như quảng điện, bốn phía giao tiêu buông xuống như mây như sương.

Chủ vị trong đình, một bóng người ngạo nghễ ngồi đó, dáng người nàng uyển chuyển thướt tha, bốn cái đuôi bày ra sau lưng, đối mặt với sự bái phục, a dua như nước thủy triều của bầy yêu, nàng không hề bị lay động, vẫn bình tĩnh ngồi đó, dường như trời sụp đất nứt cũng không thể tạo ra chút gợn sóng nào.

Khí tức như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững đập vào mặt!

Trong rừng rậm, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang nhìn tình cảnh bầy yêu nhảy cẫng hoan hô, lại nhìn bóng người trong đình nghỉ mát bên kia chiến trận, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, nhao nhao nắm lấy pháp bảo bản mệnh của mình như gặp đại địch!

Vào lúc này, tất cả yêu tộc xung quanh cùng nhau bộc phát ra một trận reo hò vô cùng vui sướng, sau đó từng người mê man ngay tại chỗ, ngổn ngang lộn xộn ngã đây đất.

Tượng yêu gánh chịu đình nghỉ mát cũng uốn gối quỳ xuống, như núi lở trầm đục, Ngọc Tuyết Chiếu và Uyển San tâm niệm vừa động lập tức thoát ra đình nghỉ mát, đạp không mà đứng.

Nhìn qua đám nhân tộc phía dưới rừng rậm, hai hồ đang muốn trực tiếp ra tay, ánh mắt Ngọc Tuyết Chiếu chạm đến Kiều Từ Quang lập tức khẽ giật mình, nữ nhân của Cấu chủ nhân?

Cùng lúc đó, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang thấy Ngọc Tuyết Chiếu đều tỏ ra ngạc nhiên.

Lúc đại chiến chính ma, hai người bọn họ đều gặp Ngọc Tuyết Chiếu!

Trong đó Chung Quỳ Kính Y chỉ biết là đây là yêu sủng của đại sư Vương Cao, Kiều Từ Quang lại biết tất cả mọi chuyện...

Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang vô thức hỏi: "Chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa?"

Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng lập tức nổi giận!

Cẩu chủ nhân không cần nàng nữa?

Lúc trước nàng có thể trở về Thanh Yếu sơn, rõ ràng là vì Cẩu chủ nhân và Tư Hồng Khuynh Yến...

Ách...

Rõ ràng là nàng vẫn muốn về Thanh Yếu, Cấu chủ nhân chỉ tuân theo mệnh lệnh của nàng mà thôi!

Ngọc Tuyết Chiếu càng nghĩ càng giận nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này trả lời: "Ngày đó ngươi ở trong Mạc thành dưới sự quản lí của Cửu Nghi sơn, có cử chi thân mật với Cẩu chủ nhân, hơn nữa còn cô nam quả nữ chung sống một phòng, sao hiện tại không thấy ngươi ở cạnh Cẩu chủ nhân?"

"Có phải Cẩu chủ nhân lại có niềm vui mới, ngươi đã thất sủng rồi không?"

Lúc này, Kiều Từ Quang biết mình nói sai, đang muốn đổi giọng, nhưng nghe giọng điệu của Ngọc Tuyết Chiếu, vẻ vui mừng vừa xuất hiện trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ.

Đúng là rất lâu rồi Bùi Lăng không tìm nàng, nhưng đó là vì...

Vì chính ma có khác!

Nàng là chân truyền Tố Chân Thiên, Bùi Lăng lại là Thánh Tử Trọng Minh tông, lưỡng tình tương duyệt mà thế tục không cho phép, chỉ đành tình thâm duyên cạn, không thể làm gì, lúc này mới tự mình chịu đựng, tương tư không gặp gỡ.

Lần này gặp Bùi Lăng ở Thanh Yếu sơn, cửu biệt trùng phùng, tuy bị tình thế ép buộc nên không tiện nói rõ ràng tình hình, nhưng Bùi Lăng còn cố ý để lại quỷ kiệu cho nàng khống chế, có thể thấy hắn chưa từng quên nàng...

Nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Từ Quang hít sâu một hơi, lập tức trả lời:

"Tu sĩ chúng ta lấy đại đạo làm trọng"

"Nhi nữ tình trường dù làm người trằn trọc, nhưng giúp đỡ đại nghĩa, phù nguy tế bần, truy tìm trường sinh cửu thị mới là nguồn gốc tu hành"

"Hồng trần thăng trầm, lại không phải tất cả"

"Ta và chủ nhân của ngươi vẫn luôn tôn trọng nhau, tâm ý tương thông"

"Chủ nhân của ngươi làm người quang minh lỗi lạc, làm việc đường hoàng, lòng dạ tốt bụng... Ngươi không nên chửi bới hắn như thế"

Cẩu chủ nhân quang minh đường hoàng, lòng dạ tốt bụng?

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc ta và Cẩu chủ nhân ở cạnh nhau, Cẩu chủ nhân chưa từng nhắc tới ngươi một chữ!"

"Hắn và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, gặp dịp thì chơi, ngươi có thể hiểu hắn mấy phần?"

"Đừng ở chỗ này tự cho là đúng!"

Kiều Từ Quang lập tức giận dữ, lạnh giọng nói: "Chủ nhân của ngươi vứt bỏ ngươi quá sớm, chưa từng nghe qua cũng là bình thường."

Ngọc Tuyết Chiếu cười hì hì, nói: "Ta vẫn còn huyết khế với Cẩu chủ nhân, Cầu chủ nhân đối xử với ta như đối xử với tổ tông."

Chương 2466: Tộc ta tin tức linh thông (2)

Kiều Từ Quang lạnh lùng nói: "Ta và chủ nhân của ngươi đã bái đường, tính toán ra, cũng coi như nửa chủ nhân của ngươi...

Thấy Kiều Từ Quang mới nói với hồ yêu chưa được vài câu, đã trực tiếp cãi cọ ầm 1, trong đầu Chung Quỳ Kính Y đầy nghi ngờ, nàng nhớ không nhầm hồ yêu kia là yêu sủng của Vương Cao đại sư, Vương Cao đại sư và Kiều sư muội đã từng bái đường?

Cùng lúc đó, yêu tu hoàng triều và tán tu Tưởng Phong Vật đứng bên cạnh đều không dám thở mạnh.

Trong đó đám yêu tu Lưu Lam hoàng triều đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa bên nào thắng sẽ dập đầu chúc mừng bên đó, khen hắn võ đức dồi dào, dù sao bọn chúng đã là sinh linh dưới sự quản lí của Lưu Lam hoàng triều, lại là yêu tộc chân chính, chỉ cần quỳ nhanh, dù thế nào cũng có một con đường sống...

Lại là ba người trong quỷ kiệu hơi không rõ tình huống hiện tại.

Chỉ từ lời nói của Kiều Từ Quang, biết được lần này yêu tộc Thanh Yếu tới đây, là người quen biết cũ của đối phương...

Lúc này, Uyển San thản nhiên nhìn tất cả mọi người ở đây, tu vi cao nhất là hai thiên kiêu nhân tộc kia, mấy tên yêu tộc Lưu Lam hoàng triều còn lại, tùy tiện một chiêu là có thể giải quyết toàn bộ.

Tên Kết Đan khí tức hỗn tạp kia, có lẽ chỉ là một tán tu, càng không chịu nổi một kích.

Điều duy nhất cần phải chú ý, lại là chiếc quỷ kiệu kia...

Nghĩ tới đây, thấy Tuyết Chiếu muội muội còn đang tranh luận về vấn đề của chủ nhân cũ với vị thiên kiêu nhân tộc kia, Uyển San không định lãng phí thời gian, lúc này nàng nói: "Tuyết Chiếu muội muội, đừng lãng phí miệng lưỡi với các nàng nữa."

"Nữ tu nhân tộc dùng thương bên kia là Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y"

"Nàng đã sớm là lô đỉnh của Trọng Minh tông Bùi Lăng, buồn cười là đồng môn của nàng còn coi nàng là thiên kiêu kim chỉ ngọc diệp, không biết chút nào."

"Bây giờ chúng ta trực tiếp ra tay!"

"Để ta giải quyết lô đỉnh của Bùi Lăng, ngươi giải quyết nhân tộc thất sủng kia!"

Lô đỉnh của Bùi Lăng?

Nàng trở thành lô đỉnh của Bùi Lăng từ lúc nào?

Sắc mặt Chung Quỳ Kính Y lập tức lạnh lẽo, quanh người sát ý bừng bừng phấn chấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Uyển San, hỏi từng chữ: "Ngươi nói cái gì!"

Đối mặt với sự tức giận của Chung Quỳ Kính Y, Uyển San không thèm để ý chút nào, lúc này tâm niệm vừa động, lấy ra một khối ngọc giản phong cách thô kệch, nói: "Ngọc Tuyết thiên hồ tộc ta luôn tin tức linh thông, trong thiên hạ không có chuyện gì có thể giấu giếm được tộc ta."

"Trừ khi ngươi chưa từng làm!"

"Khối ngọc giản này là ta phục khắc từ chỗ đệ tử Cửu Nghi sơn Trần Tĩnh Mộng"

"Bên trong là chứng cứ ngươi trở thành lô đỉnh của Bùi Lăng!"

Nói xong, Uyển San tùy ý ném ngọc giản về phía Chung Quỳ Kính Y.

Chung Quy Kính Y một phát đỡ được ngọc giản, nhanh chóng kiểm tra, không phát hiện cạm bẫy gì lập tức áp lên mi tâm xem xét.

Chẳng mấy chốc, nàng thấy trong phần ảnh lưu niệm này không chỉ có nàng, ngay cả mẫu hậu, quý phi, chính nhất phẩm phu nhân hoàng triều, nữ tướng hoàng triều, nữ quan, thậm chí Hoàng thái hậu, nữ Thái Thượng Hoàng... Đều cùng Bùi Lăng giao cổ thành uyên ương, điên loan đảo phượng đủ loại.

Toàn bộ tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, đủ loại cách chơi chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng, thật sự khiến người ta nhìn mà than thở!

Chung Quỷ Kính Y lập tức mặt đỏ tới mang tai, đây căn bản không phải ảnh lưu niệm bình thường gì đó, mà là thủ đoạn của Thiên Sinh giáo!

Bản chất của nó là một khối ảnh lưu niệm giả!

Không khác gì ảnh lưu niệm giả của Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến được lưu truyền trên phốt Không biết là vị Thiên Sinh giáo nào dùng một phần ảnh lưu niệm giả đến chửi bới danh dự Lưu Lam hoàng triều, hơn nữa hồ yêu này cái gì cũng không hiểu, lại còn tưởng là thật!

Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến hóa, trên bầu trời ảm đạm treo lủng lẵng vô số da người xương người, mặt đất hóa thành từng đống thi hài lát phẳng, độc lâu ngàn vạn, từng đôi quỷ mâu âm u lạnh lẽo mở ra, cùng nhau nhìn về phía đám người Chung Quỳ Kính Y.

Uyển San đã ra tay!

Trong bóng tối đậm đặc, tiếng nỉ non dần tăng lớn.

Tiếng xột xoạt xen lẫn xì xào bàn tán như ồn ào, như thủy triều mãnh liệt tới từ bốn phương tám hướng.

Thiên Mệnh Đăng lơ lửng giữa không trung, trong âm u lạnh lẽo đứng đây từng vị Bùi Lăng.

Chính giữa đám người, Bùi Lăng chân chính đứng nghiêng người, hai con ngươi hắn thuần trắng, vốn khí tức nội liễm, lúc này lại tràn ngập sa đọa, điên cuồng, hỗn loạn, cánh tay hắn duỗi ra, cầm cổ tay một Ngọc Tuyết Chiếu.

Tên Ngọc Tuyết Chiếu kia nhìn thẳng vào hắn giây lát, cả người như sóng nước nhộn nhạo, trong nháy mắt hóa thành một bóng dáng thon dài.

Hắn ta trường mi bay xéo nhập tấn, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sáng ngời như tẩy, nhìn lại hà minh ngọc chiếu, minh tuấn hàm súc, tư nghỉ phong nhã, trên người mặc cẩm bào nền trắng hoa văn đen, phía sau là chín cái đuôi rêu rao, xoã tung như màn hình, quanh người yêu khí cuồn cuộn, đại dương mênh mông bành trướng.

Tất cả Bùi Lăng khác, con mắt đều không bị khống chế khép lại.

Những Bùi Lăng kia trầm mặc không nói, tiếp tục đi về phía trước.

Bộp, bộp, bộp... Theo tiếng bước chân nhỏ bé đơn điệu, bọn họ dân biến mất trong bóng tối.

Chương 2467: Tiên vị!

Bùi Lăng và bóng dáng đặc biệt tuấn lãng kia vẫn dừng tại chỗ, Ngọc Tuyết Chiếu nhắm nghiền hai mắt vẫn đi theo bên cạnh Bùi Lăng.

Lúc này, bóng dáng đặc biệt kia mở miệng, bình thản nói: "Bản đế muốn diệt trừ hắn!"

Giọng Bùi Lăng lạnh nhạt: "Ngươi không làm được!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng tối xung quanh như tuyết đọng gặp mặt trời, âm vang rút lui, sa mạc hoang vu chớp mắt biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông.

Ánh sáng lạnh lẽo màu bạc trắng lấp lánh trong hư không, chiếu rọi đôi mắt thuần trắng, lạnh lẽo, cao xa như thần linh quan sát trần thế.

Khí tức của Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng kinh khủng, khí tức quanh người cường tuyệt như lúc đưa tay có thể đời sông lấp biển, hái trăng bắt sao; lại như chỉ một suy nghĩ có thể khiến biển cả biến ruộng dâu, có thể khiến thời gian đảo ngược, sinh tử thay phiên.

Khí tức của Ngọc Tuyết Chiếu bên cạnh hắn cũng trở nên vô cùng kinh khủng, cường đại như căn bản không thuộc về phương thế giới này.

Thể xác phong thần như ngọc của Yêu Đế lập tức nhanh chóng bành trướng, vặn vẹo, hư thối, đọa hóa... Trong nháy mắt hắn ta đã chuyển biến thành một đống thịt nát to lớn.

Nhưng ngay sau đó cổ tay bị Bùi Lăng nắm chặt đột nhiên trực tiếp đứt đoạn.

Yêu Đế lập tức lui đến ở ngoài ngàn dặm, khí tức của hắn ta cũng bắt đầu biến hóa, yêu khí ngập trời ầm vang biến mất, thay vào đó là khí tức càng cuồn cuộn mờ mịt hơn yêu khí che khuất bầu trời trước đó.

Loại khí tức này huyền diệu, khó mà miêu tả, nhanh chóng ăn mòn phương trời sao này.

Thể xác hắn ta lại biến hóa, từ mỹ nam tử tuyệt thế thân người đuôi cáo, hóa thành một gốc cự mộc che trời.

Bộ rễ lít nha lít nhít của cự mộc đâm vào hư không, thân cây nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt tán cây đã bao phủ toàn bộ khoảng trời sao này!

Cành lá mềm mại sum suê đông đúc, lượn quanh đầy mắt, mỗi một chiếc lá đều xanh biếc như ngọc thạch, tràn đầy sinh cơ bừng bừng như nhìn một chút là có thể đạt được một loại tẩm bổ vô hình nào đó.

Mỗi một mảnh lá cây đều vô cùng to lớn, như gánh chịu một tiểu thế giới quy tắc hoàn chỉnh.

Nó rộng rãi mạnh mẽ như một gốc thế giới chỉ thụ!

Bùi Lăng chắp tay đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn tình cảnh này, trong đôi mắt thuần trắng không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc gì, chỉ bình thản nói: "Tầm Mộc, ngày giờ của ngươi đã không nhiều, cần gì đối đầu với ta?"

Tâm Mộc đứng thẳng trong trời sao vô tận, tiếng nói già nua bình tĩnh: "Phù Tang đã chết, Kiến Mộc không còn, tam đại thần mộc chỉ có ta kéo dài hơi tàn đến nay"

"Thật lâu trước đó, thật ra ta cũng nên vẫn lạc..."

"Đủ loại việc bây giờ cũng là nhân ngày khác, kết quả lúc này."

Lúc nói chuyện, sợi rễ Tâm Mộc không ngừng đâm vào khắp nơi trong hư không, lực lượng cuồn cuộn trong trời sao liên tục không ngừng tụ vào trong cơ thể hắn ta.

Tâm Mộc tiếp tục tăng vọt như muốn trực tiếp đánh võ phương thế giới này.

Sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ từ tốn nói:

"Đã vậy, ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này đi."

Ngay sau đó, toàn bộ trời sao đứng im như bức tranh...

Thanh Yếu sơn.

Giữa rừng rậm trên sườn núi hướng mặt trời, lôi kiếp khiến rừng chấn động tầng tầng lớp lớp, lá rụng rì rào.

Lang yêu da lông xám xanh, trong con ngươi có rắn hủy đi khắp vây quanh trâu rừng gặm ăn, mùi máu tanh tản khắp.

Bỗng nhiên, bọn chúng không bị khống chế lại hóa thành từng vị Bùi Lăng.

Khí tức hỗn loạn, sa đọa, bạo ngược khó khăn lắm tản khắp, ngay sau đó tất cả Bùi Lăng tan thành mây khói.

Thanh Yếu sơn.

Đầm sâu dưới rừng.

Cẩm Lân Linh Ngư tới lui trong cây rong lộng lẫy màu sắc tương tự với bản thân, khoảnh khắc hóa thành từng Bùi Lăng, thân thể đột nhiên biến lớn chống ra vô số cây rong, làm đáy nước trong veo lập tức trở nên đục ngầu.

Khí tức cuồng loạn tản ra rồi mất, đợi màn nước lại khôi phục vẻ sáng tỏ, đáy nước trống trơn tự nhiên, Linh Ngư và Bùi Lăng đều không còn sót lại chút gì.

Thanh Yếu sơn.

Thung lũng.

Cự hổ nằm sấp trong sào huyệt, mặc cho ruồi muỗi quanh quẩn hài cốt cách đó không xa, nhắm mắt chợp mắt.

Lúc này, cự hổ, ruồi muỗi, hài cốt lại hóa thành từng vị Bùi Lăng.

Khí tức sa đọa hỗn loạn lập tức tràn ngập toàn bộ sơn động, sau đó tất cả đều vỡ nát như bọt biển không có tung tích.

Thanh Yếu sơn.

Kiếp vân vẫn nặng nề, ánh sáng tím xanh liên miên không dứt.

Cái hố mới xuất hiện đã sâu không thấy đáy, hóa thành một tòa vực sâu khổng lồ.

Vô số hơi khói trộn lẫn cát bụi bay vút lên cuộn tròn từ dưới đáy vực sâu, lưu huỳnh và mùi tanh của đất lượn lờ tản khắp.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, lôi đình cuồn cuộn chảy ngược xuống, nhấn chìm toàn bộ thân thể hắn.

Thiên uy to lớn nhét đây thiên địa, kiếp lực như vô cùng vô tận nhanh chóng tụ hợp vào trong cơ thể Bùi Lăng, bị hắn hấp thu trống không.

Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh.

Bên ngoài kiếp lôi, Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng giữa trời, hình thể khổng lồ không hề có vẻ vụng về, mạnh mẽ, thon dài, nhẹ nhàng, đôi mắt hẹp dài uy nghiêm mà tôn quý, chín cái đuôi dài đón gió phần phật. Khí tức của hắn ta liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt, nhưng cùng lúc đó thân hình như mộng như ảo của nó cũng trở nên càng thêm hư ảo.

Chương 2468: Hoàn thành phân tích

Cứ như bọt biển bành trướng đến gần cực hạn, một trận gió nhẹ thổi qua có thể khiến nó hoàn toàn tan biến.

Thời gian vội vàng trôi qua, một tiếng sét rơi xuống, Yêu Đế đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Thể xác Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức từ hư biến thực, yêu khí cuồn cuộn quanh quẩn xung quanh lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

ầm ầm...

Lôi kiếp cuồn cuộn chấn động thiên địa, thanh thế hoàn toàn to lớn như trước đây.

Lông tóc thuần trắng yên tĩnh chập chờn trong cơn gió mạnh, ánh mắt Yêu Đế nhìn qua Bùi Lăng vô cùng hờ hững.

Nhưng chẳng mấy chốc cỗ thể xác Cửu Vĩ Thiên Hồ này như bức tranh bị thấm ướt, nhòe đi trong phương thiên địa này.

Thanh Yếu sơn.

Chỗ sâu.

Trong vực sâu đã khô cạn, Tầm Mộc nguy nga yên tĩnh đứng sừng sững.

Thân cành của nó xông lên trời không, cành lá rủ xuống bao la, như dòng sông thời gian chảy xiết ngược dòng, chống đỡ khí số một phương.

Cự mộc khô héo trầm mặc như đá, trong mỗi một tấc vỏ cây cổ xưa tang thương đều ngưng tụ sự kiên nghị đến từ viễn cổ.

Bỗng nhiên, một chùm ánh sáng trắng phi độn từ đằng xa tới, nó xuyên qua cành khô rậm rạp, bắn vào trong chiếc quan tài không to lớn kia.

Ánh sáng trắng vào quan tài, nắp quan tài lập tức tự khép lại.

Trên Tầm Mộc khổng lồ lại xuất hiện một điểm sinh cơ.

Giống như trước đó, điểm sinh cơ ấy vừa hiện, hắn ta bắt đầu nhanh chóng xói mòn.

Trên nhánh cây cách Cửu Vĩ không xa, lại có một chiếc quan tài to lớn mở ra.

Sinh cơ Tâm Mộc dừng trôi qua.

Nắp quan tài dịch chuyển một chút xíu, một ngọn lửa màu vàng xuất hiện, không biết cách bao nhiêu năm tháng, ngọn lửa này lại không có ý dập tắt, vẫn tản ra nhiệt lực cuồn cuộn, bốc hơi bay múa như có thể điểm đốt toàn bộ thiên địa.

Chẳng mấy chốc, một bộ thể xác to lớn thoát ra từ trong quan tài.

Hắn ta như quạ, toàn thân lông vũ đen nhánh bóng loáng, trên dưới cả người quanh quẩn một tầng hỏa diễm vàng ròng, trong hai con ngươi có hỏa diễm vàng ròng cháy hừng hực như mặt trời mới lên. Không gian xung quanh đều là sóng nhiệt cuồn cuộn vặn vẹo.

Kim Ô vỗ cánh, đảo mắt bay lên trời cao.

Ánh lửa cuồn cuộn đón gió căng phồng lên, chớp mắt uốn lượn vạn dặm, xua tan tất cả bóng tối.

Vốn là kiếp vân bao phủ khiến màn đêm giáng lâm, trong nháy mắt hóa thành ban ngày!

Trời sao.

Ánh sáng rét lạnh gieo rắc đây rẫy.

Mênh mông vô ngần.

Bùi Lăng đứng chắp tay, trên mặt không có chút biểu cảm nào, đôi mắt thuần trắng bình tĩnh nhìn qua bóng dáng Tầm Mộc như mây khói tán đi nhạt dần từng chút một, ánh mắt vô cùng lạnh lùng lại không có cách nào ra tay ngăn cản.

Đúng vậy, nàng lại bị Bùi tiên hữu khống chế! Không chỉ như thế, lực lượng mà nàng vừa dùng để đối phó Tâm Mộc cũng như hồng thủy võ đê chảy vào trong thân thể Bùi tiên hữu!

Bùi tiên hữu có ý gì?

Nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, nàng đột nhiên phát hiện phong ấn của tên Tán Tiên kia với nàng dần bắt đầu thả lỏng...

Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nàng lập tức bắt đầu suy tính, chẳng mấy chốc đã biết nguyên nhân... Bùi tiên hữu đánh cắp lực lượng bản tôn của nàng!

Nhưng hiện tại bản tôn của nàng đang bị phong ấn trùng điệp.

Lực lượng cấm chế và trói buộc như từng tòa tường cao, bao vây bản tôn của nàng từng vòng, nước giội không thấu.

Vì vậy, Bùi tiên hữu thông qua sợi ý thức này của nàng, đang phá giải phong ấn bản tôn của nàng từng chút một!

Vậy... Cực kỳ tốt!

So sánh những lực lượng tổn thất kia với sự tồn tại như nàng, hoàn toàn là chín trâu mất sợi lông, không đáng kể chút nào!

Chỉ cần có thể mở ra phong ấn, chẳng mấy chốc nàng có thể khôi phục lại!

Hơn nữa, việc này có [Tâm Ma kiếp] che lấp, tên Tân Tiên kia không phát hiện được cái gì!

Chiêu này của Bùi tiên hữu trông như đánh đánh cắp lực lượng của nàng, thật ra là đang âm thầm giải trừ phong ấn cho nàng!

Đối phương không làm nàng thất vọng!

Lúc này, ngôi sao bốn phía tự phát di chuyển, toàn bộ đều hội tụ vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Chỉ một thoáng trong hư không sao băng nhao nhao, trời cao như mưa, cả người Bùi Lăng đều bị chiếu rọi thành một đoàn vầng sáng to lớn, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, ngay chớp mắt sắp đạt tới cực hạn nhục thân của hắn, toàn bộ trời sao như mặt kính bị đánh ầm vang vỡ nát!

Xung quanh biến ảo kỳ quái, ánh sao lạnh lẽo rút đi, bóng tối lại một lần nữa giáng lâm.

Bóng tối dày đặc bao trùm xung quanh, Thiên Mệnh Đăng nhẹ nhàng trôi nổi, soi sáng ra ánh sáng yếu ớt chật chội.

Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu đứng cô đơn trên sa mạc mênh mông hoang vu, tiếng nỉ non như nước thủy triều cuốn tới.

Hắn ta bị Bùi tiên hữu cưỡng ép dời ra từ trong mộng cảnh của bản tôn!

Đang nghĩ ngợi, hai mắt hắn ta không bị khống chế khép lại...

Ngay sau đó, con mắt Bùi Lăng lại mở ra, hắn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, thấy cảnh tượng người người nhốn nháo vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa.

Ở bên cạnh hắn chỉ có Ngọc Tuyết Chiếu hai mắt nhắm nghiền.

"Leng keng! Hoàn thành [Phân tích tâm ma 1..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, vẻ mặt Bùi Lăng ngẩn ngơ, không đợi hắn biết rõ tình huống hiện tại như thế nào, thân thể hắn đã không bị khống chế giơ tay lên, khoác lên vai Ngọc Tuyết Chiếu.

Chương 2469: Hoàn thành phân tích (2)

Hai con ngươi Ngọc Tuyết Chiếu lập tức mở ra, chợt nàng nhanh chóng đi đến phía trước.

Bùi Lăng từng bước một đi theo sau lưng nàng.

Bóng tối sền sệt như một loại sự vật nặng nề lại bẩn thỉu nào đó, đinh dính quanh quẩn bốn phương tám hướng.

Tiếng sâu bọ gặm nuốt xột xoạt cùng tiếng cát sỏi lật qua lật lại lượn quanh, đan xen tiếng gào thét nỉ non bén nhọn, như giòi trong xương theo đuổi không bỏ.

Bùi Lăng không còn cảm thấy cơn buồn ngủ không cách nào ngăn cản trước đó, theo việc nhanh chân bước đi trong bóng tối, tinh thần hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng phấn chấn, tư duy càng ngày càng rõ ràng, khí tức cũng càng ngày càng mạnh...

Không biết đi bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng mờ mờ.

Trong sáng ngời, mơ hồ truyền đến tiếng sấm sét ầm ầm.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng được Ngọc Tuyết Chiếu dẫn dắt, đi vào trong sáng ngời...

Thanh Yếu sơn.

Mạc Thừa sơn mạch, Chuế Hoa giản.

Rừng rậm đã sớm không còn sót lại chút gì, tàn nhánh lá rụng đây đất, thung lũng ban đầu ngổn ngang lộn xộn, trải rộng vết kiếm, kiếm ý lạnh thấu xương tràn ngập như thực chất, thật lâu không tiêu tan.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đứng sóng vai, trên mặt đầy cảnh giác.

Ngọc Tuyết Chiếu và Uyển San đuôi cáo rêu rao đứng cách các nàng xa xa, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

Một cỗ quỷ kiệu hoa mỹ u ám lơ lửng giữa không trung, quỷ vật nhấc kiệu đã tiêu tán toàn bộ, màn kiệu mở rộng, ba người Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức đều rời khỏi quỷ kiệu, đứng ở trong sân.

Giằng co giây lát, Phó Huyền Tự đột nhiên ôn hòa nói: "Hai vị sư muội, tiếp theo giao nơi này cho chúng ta là được."

"Các ngươi nhanh chóng chữa thương đi"

Thấy ba vị sư huynh đều bình thường, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang liếc nhau, đều thầm thở phào.

Con hồ yêu năm đuôi kia là Tuyết Hồ tộc thuần huyết, lại là Hóa Thần đỉnh phong!

Sở trường của Ngọc Tuyết thiên hồ tộc là huyễn thuật, mặc dù năm đầu quỷ vật nhấc kiệu kia đều là Phản Hư, nhưng quỷ vật U Tố mộ là ác niệm trong thiên hạ biến thành, tâm cảnh tự nhiên có vết, một phen kịch đấu vừa rồi đã đều bị đối phương lấy huyễn thuật huyết mạch mê hoặc, xung kích tâm thần, tan thành mây khói!

Mất đi quỷ vật bảo vệ, quỷ kiệu bị ba vị sư huynh cưỡng ép phá vỡ từ bên trong...

Cũng may, tâm thần ba vị sư huynh đã khôi phục bình thường!

Ngay lúc này, Uyển San đột nhiên lạnh lùng nói: "Đạo tử Cửu Nghi sơn, Kiếm tử Hàn Ảm Kiếm tông, Thái tử Lưu Lam hoàng triều...

"Chẳng trách dám can đảm tự tiện xông vào Thanh Yếu sơn ta."

"Hóa ra là ba vị thiên kiêu mạnh nhất thế hệ này của chín tông nhân tộc tới đây."

Nói xong, ánh mắt Uyển San kín đáo liếc qua Chung Quỳ Việt Cức, trong mắt chợt lóe lên vẻ nghiêm nghị, nhanh chóng truyền âm cho Ngọc Tuyết Chiếu: "Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự và Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ, ta đều không để vào mắt. Nhưng Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức..."

"Nghe đồn tên nhân tộc này là vạn kiếp Hóa Thần, có thể sóng vai với tổ sư khai phái chín môn phái lớn!"

"Mặc dù hiện tại tu vi của hắn chỉ có Hóa Thần tiền kỳ, nhưng chỉ sợ rất khó đối phó..."

Vạn kiếp Hóa Thần?

Ngọc Tuyết Chiếu ngẩn ngơ, nàng cũng không hiểu rõ hệ thống tu luyện của nhân tộc.

Hơn nữa, lúc ấy Cẩu chủ nhân vừa mới Hóa Thần đã đưa nàng...

Đã nghe theo mệnh lệnh của nàng, đưa nàng về Thanh Yếu sơn.

Vì vậy nàng cũng không biết cái gì về vạn kiếp Hóa Thần.

Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức truyền âm nói: "Uyển San tỷ, tốt nhất bây giờ chúng ta đừng cầu viện trong tộc..."

Uyển San khẽ gật đầu, năm vị nhân tộc ở đây đều biết việc của Bùi Lăng.

Nếu trong tộc lại phái đồng tộc khác đến đây, không phải trực tiếp vạch trần đại kế của bọn họ?

Thế nhưng, dù sao Chung Quỳ Việt Cức kia cũng là vị vạn kiếp Hóa Thần...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Uyển San lập tức mỉm cười, nói: "Thanh Yếu sơn là khu vực của yêu tộc, cũng không hoan nghênh chư vị."

"Nhất là ma tu!"

"Nhưng mấy vị đều là cao đồ chính đạo, tiến vào chỗ nghi lại của tộc ta, chắc đơn thuần vì tìm kiếm cơ duyên, không muốn mưu hại đồng tộc chúng ta"

"Mặc dù tộc ta không thích người ngoài quấy rầy, nhưng cũng không phải không hiểu tình lý."

"Khi còn nhỏ xá muội Tuyết Chiếu lưu lạc chín tông, không có trưởng bối quản giáo, tạo ra tính tình kiêu căng"

"Vừa rồi vô tình gặp cố nhân, vì quá mừng rỡ lại càm ràm một lúc với hai vị tiên tử này."

"Tất cả mọi người đều là bạn cũ tri giao, vậy không phải người ngoài"

"Sắc trời không tốt, chuyện hôm nay dừng ở đây."

"Không biết mấy vị nghĩ như thế nào?"

Lúc này, ba người Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ, Chung Quỳ Việt Cức đều vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn qua hai tên hồ yêu trước mặt.

Thanh Yếu sơn, Tuyết Hồ tộc...

Trong đó thiên kiêu mạnh nhất huyết mạch không hề kém hơn truyền nhân chín tông bọn họ bao nhiêu!

Đương nhiên, đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là trạng thái hiện tại của bọn họ rất kém!

Tất cả chuyện xảy ra trong Bạch Thảo trấn đều trái ngược với đạo tâm của bọn họ!

Cho dù hiện tại khôi phục lý trí, đạo tâm cũng đã lặng yên bị long đong, thực lực hạ xuống trên diện rộng so với lúc trước.

Tuyết Hồ tộc Thanh Yếu sơn am hiểu huyễn thuật, tu sĩ đạo tâm có thiếu, đối mặt với bộ tộc này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì!

Chương 2470: Vạn vật ngủ say

Ngoại trừ cái đó ra, nơi này là Thanh Yếu sơn.

Nếu bọn họ không thể tốc chiến tốc thắng, sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều yêu tộc.

Đến lúc đó tình cảnh một đoàn người sẽ càng thêm nguy hiểm!

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự nhanh chóng truyền âm nói: "Đợi chút nữa khai chiến, nhất định phải dốc hết sức ra tay!"

Ninh Vô Dạ không chút thay đổi khẽ gật đầu, truyền âm trả lời:

"Tốt! Con hồ yêu bốn đuôi kia là yêu sủng của Bùi Lăng, nhưng tu vi không cao."

"Người mà chúng ta cần đối phó là con năm đuôi kia"

Chung Quỳ Việt Cức trầm giọng nhắc nhở: "Trước khi khai chiến, để Tứ hoàng muội, Kiều sư muội còn có những người khác đi trước."

Phó Huyền Tự và Ninh Vô Dạ đều nhẹ gật đầu.

Ngay lúc ba người tính toán xả thân đoạn hậu, bảo vệ đâm người Chung Quỳ Kính Y như thế nào, lại nghe con hồ yêu năm đuôi kia đột nhiên nói cười nói: "Chuyện hôm nay dừng ở đây."

"Không biết mấy vị nghĩ như thế nào?"

Nghe vậy, ba người Phó Huyền Tự đều khẽ giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, Phó Huyền Tự lập tức nói: "Chúng ta đi nhầm vào quý địa, tuyệt đối không có ý mạo phạm chư vị, càng chưa từng chủ động ra tay với yêu tộc."

"Nếu hai vị nguyện ý bắt tay giảng hòa, tất nhiên là việc tốt cực lớn"

Ninh Vô Dạ cũng nói theo: "Oan gia nên giải không nên kết, hai vị đã bằng lòng thì coi như thôi, chúng ta không có ý kiến"

"Chuyến này làm phiền quý địa, chúng ta trở về trong tông nhất định có lễ mọn đưa lên, lấy đó tỏ lòng áy náy."

Nghe vậy, Uyển San không để ý tới hai người này, con mắt nhìn chằm chằm Chung Quỳ Việt Cức.

Chung Quỳ Việt Cức không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu nói: "Dừng ở đây, đường ai nấy đi."

Thấy hắn ta hứa hẹn, Uyển San thầm thở phào, cực kỳ tốt!

Không ngờ nhân tộc dễ lừa gạt như vậy!

Uyển San lập tức nói: "Chúng ta phụng mệnh đến đây xem xét việc người ngoài xâm lấn, mặc dù hiện tại biết là hiểu lầm, nhưng cũng cần cho trong tộc một câu trả lời."

"Kính xin ba vị tự để lại một tín vật."

Phó Huyền Tự lập tức lấy ra một viên ngọc bội từ trong hư không, ngọc bội oánh nhuận như nước, bên trong chiếu rọi một phương sơn thủy, sóng nước dập dờn, cây rừng tươi tốt, phi cầm tẩu thú tuỳ tiện nghi lại.

Mặc dù chỉ có kích cõ bằng bàn tay người thường, lại chạm trổ tinh tế, sinh động như thật, như ẩn chứa một phiến thiên địa.

Khí tức đặc thù của Cửu Nghi sơn quanh quẩn trên ngọc bội, có một chút ánh sáng rải xuống, nhìn qua có thể biết ngay tuyệt đối không phải đệ tử Cửu Nghi sơn bình thường có thể có được.

Ninh Vô Dạ quen một người một kiếm cất bước vạn dặm, trên người không có vật thừa thãi, lúc này hơi do dự, mới tháo vỏ kiếm luôn vác sau lưng xuống, đưa tới. Kiếm tu và kiếm bản mệnh đồng sinh cộng tử, vỏ là thể xác, vỏ kiếm đeo sau lưng lại lấy thủ đoạn luyện chế đặc biệt của tông môn, dùng để uẩn dưỡng kiếm khí.

Mặc dù vỏ kiếm này cũng coi như trân quý, lại không phải không thể thay thế.

Chung Quỳ Việt Cức thì tâm niệm vừa động, gọi ra cổn miện của Thái tử Chung Quy thị, lấy xuống một viên miện châu ẩn chứa ý quang minh.

Uyển San cách không thu ba tín vật vào lòng bàn tay, nhanh chóng dùng thần niệm kiểm tra một phen, sau khi xác định đều là vật chín tông, lập tức gật đầu: "Đa tạ ba vị."

"Trong tộc còn đang chờ chúng ta phục mệnh, không nói chuyện với chư vị nữa."

"Hiện tại trong núi nhiều chuyện, nếu các ngươi không có cơ duyên tạo hóa gì không lấy không được, kính xin mau rời khỏi."

Ba người Phó Huyền Tự ôm quyền cảm tạ, nói: "Chúng ta nhất định nhanh chóng rời đi."

Lúc này, dù là một phương hồ yêu hay là một phương chính đạo, đều cảm thấy mình chiếm được lợi!

Ba người Phó Huyền Tự không dám ở lại thêm, trong lòng âm thầm cảnh giác hồ yêu đột nhiên ra tay, lại lập tức dẫn Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, yêu tu hoàng triều và Tưởng Phong Vật nhanh chóng rút đi.

Thấy người chín tông đều đã đi xa, Uyển San cầm tín vật ba người vừa lưu lại, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu.

Đạo tử Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự, Kiếm tử Hàn Ảm Kiếm tông Ninh Vô Dạ, Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức vạn kiếp Hóa Thần đối mặt với thiên kiêu Ngọc Tuyết thiên hồ tộc đương thời, đều không thể địch lại, chạy trối chết.

Ba thứ trong tay chính là chiến lợi phẩm của các nàng.

Nhiệm vụ hoàn thành!

Nghĩ tới đây, Uyển San quay đầu nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, vừa cười vừa nói: "Tuyết Chiếu muội muội..."

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức khẽ giật mình, đã thấy quanh người Ngọc Tuyết Chiếu tràn ngập bóng tối đậm đặc như thực chất, hai mắt nàng trống rỗng, khí tức hư ảo mờ mịt như huyễn ảnh.

Uyển San thay đổi sắc mặt, nàng không biết xảy ra chuyện gì, đang muốn hành động đột nhiên cảm giác mí mắt vô cùng nặng nề, sau đó khó mà chống cự khép lại...

Cùng lúc đó, những yêu tộc Thanh Yếu trúng huyễn thuật xung quanh chưa tránh thoát huyễn cảnh của Uyển San, đã trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Vù... Vù... Vù...

Tiếng ngáy liên tiếp vang vọng toàn bộ Chuế Hoa giản, tất cả sinh linh trong khe núi đều chìm vào ngủ say.

Giữa thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, mỗi một tiếng hô hấp đều có thể nghe rõ ràng.

Chỉ có nơi xa kiếp lôi ầm vang, liên miên không ngừng.

Chương 2471: Nói tên thật

Thanh Yếu sơn.

Lại một tòa vực sâu hơi khói cuồn cuộn quanh quẩn thành hình.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, lôi kiếp cuồn cuộn hóa thành kiếp lực tỉnh thuần, bị hắn liên tục không ngừng thôn phệ, khí tức của hắn liên tục tăng lên như là cự thú ẩn núp, đang thức tỉnh từng chút một.

Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, cơn buồn ngủ cường đại lập tức bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Nơi xa, sâu bọ ẩn nấp trong cát sỏi đang không biết làm sao di chuyển khắp nơi, hiện tại đều mê man ngay tại chỗ; phi cầm yêu thú mượn nhờ sắc trời ảm đạm bay nhanh tầng trời thấp, tìm kiếm con mồi, trực tiếp cắm đầu vào cỏ, tiếng ngáy vang lên; yêu báo đang kiên nhẫn ẩn thân, chuẩn bị phục kích huyết thực đột nhiên nghiêng đầu một cái, cứ thế chìm vào giấc ngủ...

Trên trời cao, lôi kiếp dừng lại.

Tầng mây nặng nề bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, một viên hỏa cầu vô cùng to lớn, hừng hực vạn phần như mặt trời rơi xuống, trực tiếp phá vỡ kiếp vân chưa hoàn toàn tán đi, ầm vang rơi xuống Bùi Lăng!

Bùi Lăng vô thức muốn sử dụng đầu pháp tắc "Chúng" này, thay đổi vị trí của bản thể, lại lập tức phát hiện tất cả phục khắc thể "Chúng" đã biến mất!

Trong lòng hắn giật mình, lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay, một đạo đao khí huyết sắc gào thét chém ra.

Cùng lúc đó, hắn cũng nhanh chóng thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn]...

Oanh! !!

Đao khí huyết sắc gào thét như rồng, anh dũng bay cao ở giữa hư không, trong nháy mắt bị hỏa cầu đốt diệt.

Trong tiếng vang đất rung núi chuyển, hỏa cầu hung hăng nên vào vị trí vừa rồi của Bùi Lăng.

Toàn bộ vực sâu lập tức bị chiếu sáng rõ ràng rành mạch, bùn cát tươi mới lập tức hóa thành lưu ly dày cả trượng, óng ánh sáng long lanh chiết xạ ánh sáng hừng hực, biến ảo ngàn vạn.

Ánh lửa ngút trời, biển lửa cuồn cuộn chẳng mấy chốc tràn ra vực sâu, lan tràn bốn phương tám hướng, khí tức nóng rực lập tức hơ khô toàn bộ mặt đất, làm vô số cỏ cây hóa thành tro bụi như muốn thiêu sạch toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Lúc này, yêu khí kinh khủng ầm vang giáng lâm, Tam Túc Kim Ô khép cánh rơi xuống, tất cả hỏa diễm lập tức chôn vùi.

Thần niệm của Yêu Đế lại đảo qua toàn bộ Thanh Yếu sơn, phong tỏa Thanh Yếu sơn thu nhỏ một lần nữa...

Thanh Yếu sơn.

Vách núi sừng sững ngàn trượng, cây tùng la mọc trên vách núi.

Kiếp vân nặng nề nhanh chóng lui ra sau, sắc trời lại xuất hiện chiếu rọi mặt đất.

Một tia sáng chiếu xuống từ đỉnh núi, xuyên qua khe núi tràn ngập hơi nước, cùng dây leo mạnh mẽ che lấp, soi sáng ra tình cảnh rậm rạp mềm mại.

Trong sắc trời ảm đạm, một đầu báo yêu đen nhánh như đêm phủ phục vắt ngang ở khe sâu trên cành tùng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, đang nằm ngáy o o.

Trong núi sương mù xanh quanh quẩn như dải, hơi khói màu xanh mờ mịt bốc lên, từng tia từng sợi thấm ướt da lông báo yêu.

Sợi râu của hắn run rẩy, hai lỗ tai thỉnh thoảng chuyển động, cái đuôi rủ xuống cành lá, vô cùng buồn ngủ.

Đột nhiên, yêu khí kinh khủng tràn trề giáng xuống, thần niệm của Yêu Đế quét ngang qua, trong nháy mắt tất cả nơi đây đều ở trong cảm giác của hắn ta.

Chỉ có điều, Yêu Đế không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Sau giây lát, yêu khí và thần niệm đều đi xa.

Lại sau một lúc lâu, một bóng dáng huyền bào hiện ra trong hư không trên đỉnh đầu báo yêu đang ngủ say, khí tức hắn nội liễm như phàm nhân, chính là Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng khí cơ bình thản, trên dưới cả người không có vết thương nào.

Lần này tránh né dò xét của Yêu Đế, hắn không tiếp tục sử dụng [Thực Nhật bí lục], mà núp trong mộng cảnh của đầu báo yêu trước mặt!

Đúng vậy, đây là việc có thể làm được sau khi tiến thêm một bước khống chế đầu pháp tắc "Ngủ" này!

Hiện tại hắn có thể tùy ý để những sinh linh khác chìm vào ngủ say, cũng có thể ẩn núp trong mộng cảnh của những sinh linh kia.

Trừ khi Yêu Đế giết sạch tất cả yêu thú ngủ say trong Thanh Yếu sơn, nếu không hắn không cần lo lắng chỗ ẩn thân!

Ngoại trừ cái đó ra, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nếu nắm giữ đầu pháp tắc này càng thêm hoàn mỹ... Cho dù hắn thật sự bị Yêu Đế giết, chỉ cần có sinh linh mơ thấy hắn, hắn có thể phục sinh trong mộng cảnh của đối phương!

Đương nhiên, lấy loại trình độ hiện tại của hắn, vẫn còn rất lâu mới có thể làm được...

Nghĩ như vậy, trong lòng Bùi Lăng bắt đầu nhớ lại lần đạo kiếp này...

Giống mấy trận đạo kiếp trước đó, trong đạo kiếp lần này, toàn bộ quá trình hắn đều dùng hệ thống uỷ thác, mặc dù tu luyện môn tiên thuật làm trái thiên cương [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, nhưng vị tiên nhân hạ giới kia không hề phát hiện.

Điều này khiến hắn cảm thấy không tệ!

Có tiên thuật này, không cần chú ý đến lôi kiếp, mà là Tâm Ma kiếp...

Trong Tâm Ma kiếp, hắn sẽ mất đi ký ức, nhưng bây giờ Tâm Ma kiếp đã vượt qua, hắn sẽ nhớ rõ ràng toàn bộ những chuyện xảy ra trong Tâm Ma kiếp.

Chương 2472: Nói tên thật (2)

Ngược lại sau đó ý chí Chân Tiên tiếp quản ý thức của hắn, tiến hành đại chiến cùng Yêu Đế... Lúc ấy hắn đã hoàn toàn rơi vào ngủ say, nhưng sau khi tỉnh lại cũng có bộ phận ký ức này, khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ.

Chỉ có điều, lần Tâm Ma kiếp này, thao tác hệ thống rất khác biệt với mấy trận Tâm Ma kiếp trước đó...

Trong mấy trận Tâm Ma kiếp trước đó, hắn cũng sẽ mất trí nhớ nhưng hệ thống điều khiển thân thể hắn toàn bộ hành trình, trực tiếp tiến hành phá vỡ tình hình, thậm chí hắn căn bản không cần biết tâm ma là cái gì!

Nhưng lúc này đây... Ngay từ đầu hệ thống không có thao tác gì.

Cho đến khi hắn thật sự ngủ say chìm vào đầu pháp tắc "Ngủ"

này, sau khi ý chí Chân Tiên đuổi Yêu Đế ra khỏi Tâm Ma kiếp của hắn, hệ thống mới bắt đầu tiến hành thao tác...

Hơn nữa, điều hệ thống làm trước tiên căn bản không phải phá giải tâm ma, mà là trộm lấy lực lượng bản tôn của ý chí Chân Tiên!

Cho đến khi nhục thể của hắn gánh chịu không được càng nhiều lực lượng hơn, hệ thống mới để ý chí Chân Tiên ngủ say, để ý thức của hắn thức tỉnh...

Thao tác sau đó, mới thật sự là phá giải Tâm Ma kiếp, giống với mấy trận Tâm Ma kiếp trước đó...

"Đây chính là chức năng mới của hệ thống thiểu năng, [Phân tích tâm ma 1..."

"Thế nhưng, đây căn bản không phải dùng để đối phó Tâm Ma kiếp..."

"Phân tích thật sự của hệ thống, là bản tôn ý chí Chân Tiên!"

Ý thức được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức nhíu mày.

Lần này hắn trộm nhiều lực lượng của ý chí Chân Tiên như vậy, sau này lại có việc muốn tìm ý chí Chân Tiên giúp đỡ sẽ rất rắc rối!

Điều rắc rối hơn là, đây chỉ là trận đạo kiếp thứ năm của hắn, kế tiếp còn có mấy chục trận đạo kiếp, mỗi một trận đạo kiếp trộm một lần... Lần sau gặp được ý chí Chân Tiên, đối phương không làm thịt hắn thì không được!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, hiện tại còn không biết vị tiên nhân kia đã trở về thượng giới hay chưa, tạm thời hắn không thể đi tìm ý chí Chân Tiên.

Hiện tại quan trọng nhất vẫn là độ xong tất cả đạo kiếp trước...

"Lần này những phục khắc thể trong Tâm Ma kiếp, là đầu pháp tắc của Chúng"

"Sau khi hệ thống thật sự uỷ thác, tất cả phục khắc thể trong Tâm Ma kiếp đều biến mất"

"Đạo kiếp kết thúc, ta trở lại hiện thế, tất cả phục khắc thể của ta ở trong hiện thế cũng tan thành mây khói..."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, những phục khắc thể trong Tâm Ma kiếp kia chính là phục khắc thể mà ta dùng đầu pháp tắc này của Chúng gọi ra trong hiện thế!"

"Số lượng vừa vặn tương xứng!"

"Nếu lần này Tâm Ma kiếp thất bại, chắc những phục khắc thể trong Tâm Ma kiếp sẽ sống lại."

"Cứ vậy, những phục khắc thể trong hiện thế sẽ lập tức thoát khỏi khống chế của ta..."

"Không, không phải thoát khỏi khống chế của ta, mà trực tiếp thay thế ta!"

"Yêu Đế không cần tự mình ra tay, ta sẽ bị phục khắc thể dùng pháp tắc chế tạo ra hoàn toàn hủy diệt..."

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng quyết định, đối mặt với sự đuổi giết của Yêu Đế, vẫn cần chuẩn bị chiêu phục khắc thể này.

Nhưng lực lượng phục khắc thể không thể cường đại như trước đó, nếu không độ nguy hiểm quá cao.

Mặc dù hệ thống uỷ thác có thể tự động giải quyết tâm ma giúp hắn, nhưng bây giờ hệ thống thiểu năng này không có việc gì đi phân tích bản tôn ý chí Chân Tiên, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?

Càng quan trọng hơn là, Yêu Đế có thể tiến vào Tâm Ma kiếp của hắn!

"Ở trận đạo kiếp thứ hai của ta, ý chí Chân Tiên và Kế Sương Nhi cũng đã tới Tâm Ma kiếp..."

"ý chí Chân Tiên còn cố ý nhắc nhở ta việc tiên nhân hạ giới."

"Không ngờ, Yêu Đế cũng có thể làm được..."

"Ngoài ra, trong Tâm Ma kiếp để hệ thống thao tác, việc [Phân tích tâm ma] được ưu tiên hơn phá giải Tâm Ma kiếp!"

"Nếu lúc ở trong Tâm Ma kiếp bị Yêu Đế cắt ngang ủy thác...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, có người gọi tên thật của hắn!

Hắn lập tức ngẩn ngơ, gọi tên thật sẽ bị hắn cảm giác, đây là vị cách mà Đại Thừa kỳ mới có!

Nhưng hiện tại hắn mới qua năm trận đạo kiếp...

Lúc nghi ngờ, ánh mắt của hắn lập tức nhìn lại một phương hướng...

Thanh Yếu sơn.

Mạc Thừa sơn mạch, Chuế Hoa giản.

Thiếu nữ hồ yêu váy phấn tóc trắng nằm nghiêng giữa cành gãy lá nát, dưới làn váy là bốn cái đuôi cáo tuyết sắc uốn lượn như mây. Lúc này, trong mắt hồ hẹp dài vũ mị tan rã, bóng tối quanh người như thực chất.

Ở bên cạnh nàng, là một nữ tử áo tím đậm, khí chất lạnh băng trang nhã kéo theo năm cái đuôi, yêu khí nghiêm nghị, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, lại đang ngủ sâu.

Ở cách xa bọn họ, trong núi đá cỏ cây là đủ loại yêu tộc nằm ngốn ngang lộn xộn.

Lúc này, tiếng ngáy nổi lên xung quanh, đều đang ngủ say.

Đột nhiên, Ngọc Tuyết Chiếu lấy lại tinh thần, nàng thở dốc từng ngụm, mồ hôi không ngừng trượt xuống từ thái dương.

Bóng tối đậm đặc quanh quẩn quanh người nàng đều chui vào trong cơ thể nàng.

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức cảm thấy trong cơ thể có thêm sức mạnh vô cùng vô tận, luồng lực lượng này cuồn cuộn mênh mông, tràn đầy uy năng kinh khủng, là sự cường đại mà lúc trước nàng chưa từng tưởng tượng.

Chương 2473: Tộc trưởng anh minh thần võ!

Dường như ngay sau đó sẽ khiến nàng no đến nứt ra, hóa thành huyết vũ đầy trời...

Nàng lập tức không rảnh suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng trên đất, toàn lực vận chuyển công pháp Ngọc Tuyết thiên hồ tộc.

Yêu khí bốn phía, yêu lực bành trướng như thủy triều tuần hoàn vận chuyển, khí tức của nàng lập tức nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc đã từ Nguyên Anh tiền kỳ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, lại từ Nguyên Anh trung kỳ rảo bước tiến đến Nguyên Anh hậu kỳ.

Trước đó bình cảnh như hùng quan trấn thủ, lúc này đúng là không còn sót lại chút gì!

Nơi xa, kiếp lôi ầm vang dừng lại, mây đen nặng nề tán đi.

Sắc trời chiếu xuống mặt đất.

Dường như cảm giác được ánh sáng, mí mắt Uyển San giật giật, lập tức tỉnh táo lại.

Nàng lập tức nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu, đã thấy khí tức Ngọc Tuyết Chiếu sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng tăng vọt, hiển nhiên đang đột phá tu vi.

Uyển San lập tức thầm thở phào, Tuyết Chiếu muội muội không có việc gì thì tốt...

Đang nghĩ ngợi, mấy đạo khí tức quen thuộc cường đại nhanh chóng tới gần bên này.

Uyển San ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng đứng dậy, bấm niệm pháp quyết quét sạch vết máu tro bụi trên váy, canh giữ ở chỗ cách Ngọc Tuyết Chiếu không xa, đề phòng nhìn quanh.

Ngay sau đó, Vân Xuyên dẫn theo mấy hồ yêu hoa phục tuấn mỹ xuất hiện.

Người đến hình dáng tướng mạo không đồng nhất, phía dưới áo bào đều có sáu đuôi.

Nữ hồ yêu đều có dung mạo tuyệt đẹp, phong tình vạn chủng, nam hồ yêu cũng mi dài mắt sáng, chỉ có điều khóe mắt đuôi lông mày của hắn ta đầy nếp nhăn, khí tức cũng hơi về cuối, dường như tuổi tác đã lâu, thọ nguyên không nhiều.

Uyển San lập tức tiến lên hành lễ, cung kính nói: "Bái kiến tộc trưởng! Bái kiến chư vị trưởng lão!"

Vân Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Ngọc Tuyết Chiếu, thấy khí tức của nàng phập phồng, phun ra nuốt vào rất nhiều linh khí thiên địa, yêu lực tăng vọt, đúng là đang đột phá, lập tức lộ ra vẻ khen ngợi.

Lúc này, Vân Xuyên mới hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Uyển San trầm tĩnh, nói: "Tuyết Chiếu muội muội phụng mệnh lệnh tộc trưởng đến đây đuổi giết hai tên nhân tộc Nguyên Anh chín tông, nhưng không ngờ nhân tộc dụng ý khó dò, gian trá hèn hạ."

"Lần này bọn họ không chỉ có hai tên Nguyên Anh, còn có ba tên Hóa Thần vẫn ẩn nấp ở trong quỷ kiệu."

"Liên quan tới điều này, tiểu yêu báo tin cũng không nhắc tới'"

"Hơn nữa, ba tên Hóa Thần kia theo thứ tự là Đạo tử Cửu Nghi sơn Phó Huyền Tự, Kiếm tử Hàn Ẩm Kiếm tông Ninh Vô Dạ và Thái tử Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức."

"Trong đó Thái tử Lưu Lam hoàng triều là vạn kiếp Hóa Thần!"

"Đây là tin tức lần trước ta rời khỏi Thanh Yếu sơn nghe ngóng được ở địa giới chín tông, tuyệt đối không sai!"

"Cũng may người đến đây lần này là Tuyết Chiếu muội muội"

"Tuyết Chiếu muội muội là thiên kiêu thuần huyết của Ngọc Tuyết thiên hồ tộc ta, sinh ra bất phàm"

"Từ nhỏ nàng lưu lạc bên ngoài, có thể giết ra Trọng Minh tông trở về bản tộc, đủ thấy căn cốt xuất chúng, nội tình thâm hậu!"

"Trở về Thanh Yếu đến nay, được tộc trưởng bồi dưỡng, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh."

"Mặc dù vừa nãy nhân tộc vô sỉ, tự tiện xông vào Thanh Yếu lại còn mai phục đánh lén, nhưng Tuyết Chiếu muội muội gặp nguy không loạn, lấy một địch nhiều, giết năm vị thiên kiêu chín tông nhân tộc đến hoa rơi nước chảy, đánh tơi bời... Cuối cùng nhao nhao chạy trối chết..."

"Chỉ tiếc vào thời khắc mấu chốt, trong lòng Tuyết Chiếu muội muội có cảm giác, tạm thời đột phá, mới để năm vị thiên kiêu chín tông nhân tộc kia trốn được một kiếp, chỉ để lại một vài đồ vật của bọn họ..."

Nói xong, Uyển San lấy ra đồ mà Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức để lại, giao cho Vân Xuyên.

Sau khi Vân Xuyên nhận lấy, thi triển bí pháp, lập tức nhận ra ba món đồ này thật sự đều là đồ của chín tông nhân tộc, hơn nữa tuyệt đối không phải đệ tử tầm thường có thể có được.

Trong đó ẩn chứa khí tức tinh thuần, đều là truyền nhân chính thống mới có thể nắm giữt Vân Xuyên rất hài lòng, ngay lúc này nam trưởng lão kia cau mày hỏi: "Tu vi của Tuyết Chiếu chỉ có Nguyên Anh. Sao có thể lấy sức một mình đối đầu với ba vị Hóa Thần chín tông nhân tộc cấp độ thiên kiêu?"

"Thậm chí, trong đó còn có một vị vạn kiếp Hóa Thần!"

Nghe vậy, Uyển San lập tức biết, vừa rồi nàng khoác lác quá mức, đang muốn giải thích nàng cũng có ra tay giúp đỡ, đã thấy Vân Xuyên đột nhiên xua tay chặn lại, nhìn tên nam trưởng lão kia lạnh lùng nói: "Tuy chín tông nhân tộc thành công đánh cắp khí số của phương thiên địa này, đến nay chiếm cứ nơi cốt lõi của Bàn Nhai giới. Nhưng Ngọc Tuyết thiên hồ tộc ta cũng theo hầu phi phàm!"

"Thời đại thượng cổ, vạn tộc san sát, lúc đó nhân tộc chỉ là huyết thực khó lên mặt bàn, tộc ta là một tộc Thiên Hồ thanh danh hiển hách, tổ tiên từng uy áp Thái Cổ"

"Cho dù thời gian lưu chuyển, vạn tộc khó khăn, tộc ta vẫn tồn tại đến nay, lại không mất truyền thừa!"

"Tuyết Chiếu huyết mạch thuần túy, đoạt được truyền thừa vượt xa tộc nhân bình thường, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu số một tộc ta, có thể làm được việc những tiền bối các ngươi không làm được, cũng là việc trong tình lý!"

Chương 2474: Tộc trưởng anh minh thần võ! (2)

"Từ nhỏ hài từ này đã lưu lạc bên ngoài, không có trưởng bối chỉ điểm dạy bảo, lúc Kết Đan có thể vượt cảnh trảm Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng Nguyên Anh kỳ, hiện tại tu vi tiến vào Nguyên Anh, chỉ là xua đuổi mấy Hóa Thần lại có gì...

Còn chưa nói hết câu, một đạo ánh mắt vô cùng kinh khủng đột nhiên nhìn chằm chằm.

Trong chốc lát, tất cả hồ yêu ở đây thân thể cứng đờ, như là sâu bọ bị nhốt trong hổ phách, không thể động đậy.

Khí tức tử vong mãnh liệt tràn tới!

Cảm giác bất lực che ngợp bầu trời, cùng với sự tuyệt vọng khi đối mặt với sự tồn tại cường đại mà đời này kiếp này đều không thể đối đầu như thủy triều tràn tới, hoàn toàn bao phủ bọn họ!

Chỉ có Ngọc Tuyết Chiếu đắm chìm trong đột phá cửa ải tu vi không chịu ảnh hưởng chút nào.

Ánh mắt kia cũng không dừng lại quá nhiều, nhanh chóng lặng lẽ thu hồi.

Tất cả hồ yêu ở đây bao gồm Vân Xuyên tộc trưởng đều thở phào như trút được gánh nặng, trên trán đầy mồ hôi lạnh như vừa trải qua một trận đại chiến cửu tử nhất sinh, tinh khí thần, thể lực, pháp lực... Đều tiêu hao gần như không còn.

Hận không thể lập tức nằm trên mặt đất, không quan tâm nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng thật tốt.

Ánh mắt vừa rồi ít nhất là Hợp Đạo... Thậm chí là sự tồn tại cấp độ Độ Kiếp kỳ!

Nếu không sẽ không chỉ dừng một chút, đã khiến tất cả Ngọc Tuyết thiên hồ tộc bọn họ không có sức phản kháng chút nào, đứng thẳng bất động chờ chết!

Là một vị cường giả nhân tộc nào đó xâm nhập Thanh Yếu sơn?

Không được!

Hành tung của bọn họ đã bại lộ, nhất định phải lập tức rời đi!

Một khắc cũng không thể trì hoãn!

Nghĩ tới đây, tên nam trưởng lão vừa chất vấn chiến tích của Ngọc Tuyết Chiếu đang muốn mở miệng, chỉ thấy Vân Xuyên tộc trưởng bên cạnh đã điều chỉnh tốt trạng thái.

Chỉ nghe giọng Vân Xuyên âm vang nói tiếp lời vừa rồi: "Lại có gì khó?"

"Trọng Minh tông là một trong chín môn phái lớn nhân tộc, nhưng Thánh Tử do bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ đối mặt với thiên kiêu Tuyết Chiếu tộc ta cũng không chịu nổi một kích!"

"Tuyết Chiếu sinh ra thông minh, tư chất cực tốt, nếu không phải lưu lạc nhân tộc, chịu rất nhiều đau khổ, làm trễ nải tu vi, cái gọi là vạn kiếp Hóa Thần của nhân tộc cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép với nàng...

"Huống chi, ngọc bội Cửu Nghi sơn, vỏ kiếm Hàn Ảm Kiếm tông, miện châu Chung Quỳ thị... Những vật này ngoại trừ trân quý, còn đại biểu trong mặt mũi và uy nghiêm cho một tông môn lớn"

"Nếu không phải Tuyết Chiếu khuất nhục thiên kiêu nhân tộc, khiến bọn họ thất bại rời đi, vì cầu đường sống không thể không bỏ xe giữ tướng, chẳng lẽ bọn họ còn chủ động đưa những thứ này cho hậu bối tộc ta?"

"Ngoài ra..."

Nghe vậy, trong mắt tên nam trưởng lão kia đầy vẻ lo lắng sốt ruột, trên dưới cả người đổ mồ hôi lạnh, đâu còn tâm trạng tranh luận với tộc trưởng?

Hắn ta vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng! Tộc trưởng anh minh thần võ, là ta tuổi già ngu ngốc, suýt nữa vu oan thiên kiêu tộc ta... Lời nói của tộc trưởng, câu câu đều là thật, rất có đạo lý!"

"Nơi đây đã bị ngoại địch phát hiện, kính xin tộc trưởng lấy đại cục làm trọng, nhanh chóng rời đi!"

Trong khe sâu, khói xanh tràn ngập.

Bùi Lăng thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu.

Vừa rồi người nhắc đến tên thật của hắn là tiền bối đồng tộc của Ngọc Tuyết Chiếu, Ngọc Tuyết Chiếu đang đột phá ngay bên cạnh.

Từ lúc hắn đưa đối phương đưa về Thanh Yếu sơn đã được một thời gian, lần này nhân duyên trùng hợp tiến vào Thanh Yếu, đầu tiên hắn nghĩ cách chạy trốn từ trong tay Yêu Đế, tiếp theo vội vàng độ kiếp, vẫn không rảnh để ý tới yêu sủng này.

không ngờ hiện tại lại thấy tung tích của đối phương và cả tộc Tuyết Hồ yêu.

Nơi đây là lãnh địa yêu tộc, hơn nữa có tiền bối của Ngọc Tuyết Chiếu ở đây, hắn không cần đi hộ pháp cho đối phương nữa.

Thế nhưng, điều này hơi kỳ quái, lấy thanh danh hiện tại của hắn, toàn bộ địa giới chín môn phái lớn đã không ai không biết, không người không hay.

Mỗi thời mỗi khắc, sinh linh gọi tên thật của hắn tuyệt đối không phải số ít.

Nhưng vì sao hắn chỉ có thể cảm giác được con hồ yêu Phản Hư kỳ vừa rồi?

"Là Yêu Đế phong tỏa Thanh Yếu sơn?"

"Không đúng!"

"Sau khi Yêu Đế phong tỏa với Thanh Yếu sơn, ta từng nói tên Phục Cùng tổ sư, Phục Cùng tổ sư ở trong tông môn cũng có thể cảm giác được ta..."

"Chắc là tu vi không đủ.."

"Dù sao hiện tại ta chỉ có Độ Kiếp kỳ."

"Hơn phân nửa chỉ có sinh linh đọc tên thật của ta trong phạm vi nhất định, mới có thể bị ta cảm giác được..."

Đang nghĩ ngợi, toàn bộ thân thể Bùi Lăng đột nhiên cứng đờ, trên dưới cả người không thể động đậy.

Hắn cúi đầu xem xét, chẳng biết từ lúc nào dây thừng ngọn lửa màu vàng nhô ra từ trong hư không, không ngờ lại trói buộc cả người hắn rắn chắc!

Sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, ngay sau đó...

Oanh! !!

Ngòi lửa vàng ròng ầm vang nổ tung, ánh sáng rực rỡ như là pháo hoa nở rộ trong hư không, bay lả tả như một cơn mưa lửa, vẩy xuống đầy khe.

Trong khoảnh khắc khói xanh hơi nước tan thành mây khói, vô số cỏ cây mạnh mẽ hóa thành bụi cháo bay lả tả đây trời, trong chớp mắt Bùi Lăng hóa thành tro tàn, vẩy đầy trời cao!

Chương 2475: Nhìn thấu

Tiếng động khổng lồ chấn động mặt đất, trong chốc lát vô số phi cầm tẩu thú, rắn hủy sâu bọ trong toàn bộ khu vực này đều vô cùng hoảng sợ, tranh nhau chen lấn leo ra khỏi nơi nghi lại, bỏ mạng lao nhanh đến nơi xa.

Yêu khí cuồn cuộn ầm vang giáng xuống!

Uy áp cuồn cuộn như trời cao sụp xuống.

Thần niệm kinh khủng trùng điệp, quét ngang qua phương thiên địa này.

Một đầu báo yêu kim tiền đang lao nhanh, đột nhiên toàn bộ thân thể dấy lên lửa nóng hừng hực màu vàng.

Báo yêu không phát ra tiếng kêu thảm gì, chẳng mấy chốc đã không duy trì được hình thú, như sóng nước dập dờn hóa thành dáng vẻ của Bùi Lăng, chợt quanh thân bùng lên ánh lửa, trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ.

Trong tiếng phành phạch, linh tước mắt đỏ to lớn ra sức vỗ cánh, phá vỡ hư không, đang liều mạng bay về phương xa.

Bay lên bay lên... Ánh lửa chợt hiện ra!

Tất cả linh tước đều hóa thành từng quả cầu lửa, trong ánh lửa tăng vọt, mỗi một linh tước đều biến thành dáng vẻ Bùi Lăng, đều là phục khắc thể của Bùi Lăng, bọn chúng cũng phi hôi yên diệt trong nháy mắt giống báo yêu.

Cỏ mọc đổ rạp, thân thể yêu tộc khổng lồ như núi nhỏ nằm rạp trên mặt đất, lại bị khí tức của Yêu Đế chấn nhiếp, tứ chi dính thật sát vào mặt đất, không nhúc nhích, nhưng ngay sau đó quanh người nó dấy lên ngọn lửa hừng hực, yêu thú nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành dáng vẻ của Bùi Lăng, tan thành mây khói trong ánh lửa bừng bừng...

rầm rầm rầm...

Trong chốc lát ngắn ngủi, tất cả phục khắc thể của Bùi Lăng đều bị tàn sát không còn!

Oanh!"

Theo một tiếng ánh lửa nổ tung kinh thiên động địa cuối cùng, trên trời cao ánh lửa ngút trời, khí tức hừng hực tản khắp tứ phương, sau khi bụi mù dừng lại, toàn bộ phương thiên địa này hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch.

Thanh Yếu sơn.

Rừng sâu rậm rạp, thác nước ầm vang.

Trong kẽ hở nham thạch phía dưới đầm sâu, một đầu cự mãng quấn quanh như núi, đầu mãng dựa lên thân thể, đang ngủ say.

Bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện trên đỉnh đầu nó, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

[Thực Nhật bí lục] không lừa được Yêu Đế!

Năm trận đạo kiếp, khoảng năm mươi bốn ngày...

Công pháp truyền thừa "Chú" đã bị Yêu Đế hoàn toàn nhìn thấu!

"Cũng may hiện tại không chỉ một môn thủ đoạn chạy trốn..."

"Nhưng như thế vẫn chưa đủ!"

"Yêu Đế có thể tiến vào Tâm Ma kiếp của ta, có thể nhìn thấu [Thực Nhật bí lục], chưa chắc không thể tìm được ta trong mộng cảnh!"

"Trận đạo kiếp tiếp theo còn có mấy canh giờ, phải lập tức tìm Phục Cùng tổ sư lấy mấy môn thủ đoạn...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, toàn bộ vòm trời đột nhiên hóa thành một mảnh biển lửa mù mịt khắp trời, trời cao hiện ra màu vàng ròng, nổi lên cuồn cuộn như sóng lớn vạn trượng, dựa theo thế sóng, cũng nhau tan biến.

Khí tức hừng hực nhét đầy càn khôn như mười mặt trời cùng lên, khí nóng ầm vang, thiêu đốt mặt đất.

Thác nước cuồn cuộn lập tức ngăn nước, nước dưới đáy đầm sâu ầm vang bốc hơi, lộ ra đáy đầm khô cạn.

Giữa thiên địa khói mù cuồn cuộn, trật tự lặng yên biến hóa.

Đầu cự mãng Bùi Lăng ở phía dưới lập tức thức tỉnh từ trong ngủ Say.

Toàn bộ sinh linh đang ngủ say trong Thanh Yếu sơn đều tỉnh lại vào lúc này.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, toàn bộ Thanh Yếu sơn không có mộng cảnh để hắn né!

Ngay sau đó, một đạo ánh mắt kinh khủng như thực chất lập tức nhìn sang.

Huyền bào lập tức dấy lên ánh lửa vàng ròng, trong chớp mắt nuốt hết toàn bộ thể xác.

Ngay lúc Bùi Lăng sắp bị ngọn lửa đốt diệt, giọng hắn âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Nghịch!"

Ánh lửa to lớn lập tức co vào, bay vút lên theo quỹ tích thiêu đốt, rút lui trở về giống như đúc, quanh người Bùi Lăng vừa xuất hiện vết bỏng, cũng khôi phục theo.

Giữa thiên địa, một giọng nói trầm thấp, nặng nề, già nua vang lên: "Không phải bản nguyên, dù cho là lực lượng của vị kia, cũng là phí công!"

Tiếng nói vừa dứt, lấy đầm sâu làm trung tâm, tất cả yêu thú trong phạm vi bao la lập tức bị một luồng lực lượng cường đại cưỡng ép đời đi, ngay sau đó một cự trảo đen nhánh mang theo ánh lửa vàng cuồn cuộn giáng xuống giữa trời, chộp tới Bùi Lăng.

Cự trảo màu sắc đen nhánh như bóng đêm nặng nề nhất, trong bóng đêm lại như ẩn chứa vô số chữ triện cổ xưa, ánh lửa vàng cuồn cuộn như nước thủy triều, quanh quẩn ở bên, loá mắt như mặt trời lăng không.

Nó chưa rơi xuống, cả vùng lập tức khô cạn, dấu vết nứt nẻ như mạng nhện, ngổn ngang lộn xộn điên cuồng lan tràn đến nơi xa.

Bên ngoài nóng bỏng, lực lượng cường đại nhấc lên gió mạnh gào thét, sông núi cỏ cây, cát sỏi nham thạch đều cuồn cuộn đi ra bốn phương tám hướng.

Phương mặt đất này như bị lược bí to lớn chải qua, địa hình địa vật đã sớm hoàn toàn thay đổi.

Tất cả quy tắc, trật tự đều tan thành mây khói trước mặt cái móng to lớn này!

Toàn bộ mảnh càn khôn này lập tức hóa thành biển lửa thuần túy.

Chỉ một khoảnh khắc, nhục thân, hồn phách, pháp lực, thậm chí là đạo tâm... Của Bùi Lăng đều bị điểm đốt!

Ngay cửa ải quan trọng nguy cơ sinh tử, Bùi Lăng nâng ngón tay sắp thiêu đốt thành than lên, chỉ một cái lên không.

Một luồng lực lượng mạnh mẽ vô hình, kinh khủng, mênh mông như tinh thần vẫn lạc!

Chương 2476: Như tiền bối mong muốn!

Trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm, bùn cát, tro tàn... Toàn bộ ở trong phương khu vực này đều nhận được sự dẫn dắt không thể địch nổi, nổi lên vòm trời như mất trọng lượng.

Oanh!

Tại chỗ hơi khói thướt tha, xuất hiện một tòa vực sâu rộng lớn, đáy vực suối ngầm dâng trào, dung nham cuồn cuộn.

Trên trời dài, ngọn lửa vàng ròng cuồn cuộn như sóng lớn, trong chớp mắt đã đốt cháy tất cả tạp vật khác không còn, chỉ để lại ánh lửa thuần túy, gào thét trên bầu trời xanh.

Toàn bộ mảnh địa giới này, đều bị dát lên một tầng ánh sáng màu vàng kim.

[tinh thần Chỉ] !

Trên dưới cả người Bùi Lăng đều đã cháy đen, tràn ngập ra mùi thơm kì lạ.

Nhưng khí tức của hắn lại trở nên vô cùng kinh khủng, so với mấy giây trước đó, mạnh hơn không chỉ mấy lần!

Đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Càng tiếp cận tử vong, uy năng thuật này càng mạnh!

Lúc này, yêu thú xa xa nghe được tiếng động, trong cơn hoảng sợ đều vung vó lao nhanh, chạy thục mạng đến chỗ xa hơn.

Hai mắt Bùi Lăng lập tức khép lại, quy tắc phương thiên địa này lặng yên biến hóa, những yêu thú đang chạy trốn kia nhao nhao chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không đợi hắn chui vào mộng cảnh của bất kỳ một yêu thú gì, sắc trời chợt sáng!

Giữa thiên địa, hình như có một vòng mặt trời treo cao, mặt trời huy hoàng chiếu rọi muôn phương, nơi ánh sáng chiếu đến quy tắc thiên địa lại thay đổi, tất cả yêu thú mới chìm vào giấc ngủ lập tức tỉnh táo lại.

Không đợi Bùi Lăng có động tác nữa, mặt trời hơi rung động, sáng rực thu liễm, hóa thành một con Kim Ô đen nhánh, mang theo ánh lửa ngút trời vỗ cánh mà xuống.

Hai con ngươi của hắn ta trong vắt, sáng tỏ chói mắt như có thể phá tất cả hư ảo huyễn hóa.

Ngọn lửa vàng quanh người bay vút lên, khí tức nóng bồng như có thể đốt sạch toàn bộ thiên địa.

Kim Ô vừa hiện, yêu khí kinh khủng đã càn quét phương càn khôn này, uy áp mạnh mẽ như dãy núi nặng nề đánh xuống, chúng sinh vạn vật run rẩy phủ phục!

Ánh mắt hắn ta sáng ngời nhìn qua Bùi Lăng, lại không lập tức ra tay mà từ tốn nói: "Thiên kiêu nhân tộc, bản đế cho ngươi một cơ hội ra tay. ' Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ô, đây là Yêu Đế!

Chỉ có điều, đối phương đã không phải dáng vẻ gặp được trong Tâm Ma kiếp.

Đương nhiên, đây không phải trọng điểm!

Vốn hắn có hai môn thủ đoạn có thể giấu giếm được cảm giác của Yêu Đế.

Thứ nhất là [Thực Nhật bí lục]; thứ hai là ẩn núp trong mộng cảnh của những sinh linh khác...

Nhưng bây giờ, [Thực Nhật bí lục] đã bị Yêu Đế nhìn thấu; còn ẩn núp mộng cảnh... Hiện tại toàn bộ Thanh Yếu sơn đều không có mộng cảnh để hắn ẩn núp!

Trận đạo kiếp tiếp theo, còn có mấy canh giờ!

Yêu Đế không lập tức ra tay, là vì hiện tại hắn đã không thể thoát thân!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khàn giọng nói: "Thì ra là thế, tiền bối... Là muốn khí số trên người vãn bối!"

Vẻ mặt Yêu Đế vô cùng bình tĩnh, từ chối cho ý kiến.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức biết, hắn không đoán sai!

Lúc trước hắn bước lên con đường thăng tiên, khiêu chiến Hoàng đế Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Hữu Trực đương thời, đối phương nhường hắn mười chiêu, nhưng sau khi hắn chiến thắng không đạt được chút khí số Lưu Lam hoàng triều nào.

Sau đó, hắn nhường lại mười chiêu, lại để đối phương dùng ra tất cả thủ đoạn, trong tình huống còn có pháp bảo trấn quốc hộ giá lại đường đường chính chính chiến thắng, mới chính thức đoạt được khí số Lưu Lam hoàng triều...

Tình huống hiện tại cũng giống như vậy!

Ngày đó hắn xâm nhập Thanh Yếu sơn, sau khi Yêu Đế phát hiện chỉ phong tỏa Thanh Yếu sơn chứ không lập tức giết hắn, ngược lại cho hắn một khắc để ẩn núp, đồng thời định ra quy tắc một trận săn giết cực kỳ có lợi cho hắn...

Có lẽ là Yêu Đế nể mặt hắn không ra tay với yêu tộc Lưu Lam hoàng triều, nên đã nương tay.

Nhưng để một trong ba thần mộc đã từng tự mình xuất hiện, lại chưa từng đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không chỉ có một nguyên nhân này!

Bùi Lăng nhớ kỹ, lần đầu tiên Yêu Đế nhìn thấy hắn đã từng nói mạng hắn có mười vòng mặt trời...

Trong mười vòng mặt trời, chín vòng mặt trời là khí số chín môn phái lớn.

Vòng mặt trời thứ chín là chung chủ chín tông cùng di trạch tiên nhân phi thăng, hai cái này dung hợp diễn hóa ra.

Hiện tại, rõ ràng Yêu Đế muốn giết hắn nhưng lại nương tay với hắn, càng khiến hắn vững tin điểm ấy!

Đúng vậy, từ lúc bắt đầu Yêu Đế đã coi trọng khí số trên người hắn!

Chỉ có điều, tu vi của Yêu Đế cao hơn hắn quá nhiều, muốn thật sự cướp đi khí số của hắn, cần một trận chiến công bằng!

Bởi vậy, đối phương mới có thể cho hắn hai lần cơ hội!

Không!

Có lẽ không chỉ hai lần cơ hội... Mấy lần trước Yêu Đế ra tay, có lẽ đều nương tay!

Lúc này, giọng nói già nua trầm thấp của Yêu Đế lại vang lên:

"Nhanh lên!"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, nói: "Vậy như tiền bối mong muốn!"

Nói xong, hắn lập tức đánh ra một cái pháp quyết cổ xưa phức tạp, tiếng nói rộng lớn cao xa: "Vạn Trượng Hồng Trần..."

Lời nói này to lớn uy nghiêm như lôi đình, lại như trật tự thiên đạo từ nơi tối tăm, vô hình vô chất, công chính lạnh băng, xem chúng sinh vạn vật đều là chó rơm.

Chương 2477: Như tiền bối mong muốn! (2)

Cùng lúc đó, khí tức của Bùi Lăng lập tức biến ảo như hắn là thiên đạo, hắn là kiếp nạn, hắn là sự kinh khủng của chúng sinh, hồng trần cuồn cuộn trên vòm trời mênh mông!

Toàn bộ trời dài lập tức kiếp vân dày đặc, vô số điện xà tím xanh ầm vang sinh ra!

Thiên uy huy hoàng rủ xuống khắp nơi, chúng sinh đều sinh lòng run rẩy, phủ phục như sâu kiến!

Lần này, Bùi Lăng không trực tiếp sử dụng hệ thống uỷ thác!

Hiện tại thương tích của hắn quá nặng, dù dùng hệ thống uỷ thác cái gì, hệ thống đều ưu tiên chữa thương cho hắn, bởi vậy...

"Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói như cửu thiên ầm vang rơi xuống, trên trời cao màu mực cuồn cuộn, lôi đình gào thét, đạo kiếp hoàn toàn thành hình!

Mười ngày mười canh giờ chưa tới...

Trận đạo kiếp thứ sáu trực tiếp giáng lâm!

Ngay chớp mắt đạo kiếp hình thành, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong bóng tối, khí tức ướt sũng hỗn tạp hỗn loạn, sa đọa, bạo ngược, tùy ý ấp ủ.

Một bóng dáng hoàn mỹ chắp tay đứng ở giữa không trung, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, vẫn nhìn về phía phụ cận Thanh Yếu sơn.

Toàn bộ sự chú ý của hắn ta đều tập trung vào một tòa hành cung bạch cốt treo lơ lửng trên Phù Sơn giản.

Nhiều ngày qua, tên nữ tu kia vẫn không có lộ ra bất kỳ sơ hở gì.

Thế nhưng, bây giờ đối phương đã bị hắn ta khóa chặt.

Mặc cho nàng che giấu tốt đến đâu, chỉ cần lộ ra dấu vết cũng là tai kiếp khó thoát!

Đang nghĩ ngợi, hắn ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Đã thấy phía trên toàn bộ Thanh Yếu sơn kiếp vân cuồn cuộn ầm vang tràn ngập, thiên uy kinh khủng nhét đầy càn khôn, làm vô số sinh linh tim đập nhanh.

Trận đạo kiếp này... Có vấn đề!

Sắc mặt tiên nhân lập tức hơi nghiêm nghị, nhưng nhìn kỹ đột nhiên lại cảm thấy hình như đạo kiếp này không có vấn đề gì...

Kỳ quái, vừa rồi là ảo giác của mình?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn ta đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hành cung bạch cốt.

Chỉ thấy, sau khi nữ tu trong hành cung kết thúc một trận tu luyện, lại bắt đầu thi triển môn tiên thuật [Thời gian chuyển] kia...

Tiên nhân nhướn mày, nghiêm túc suy nghĩ, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Mặc kệ đạo kiếp trong Thanh Yếu sơn có vấn đề gì, dù sao không liên quan đến mục đích lần hạ giới này của hắn ta.

Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra chứng cứ vị nữ tu kia phá hỏng phong ấn Đọa Tiên!

Nghĩ tới đây, tiên nhân không để ý đến việc Thanh Yếu sơn, tiếp tục nhìn chằm chằm toà cung điện bạch cốt âm khí quấn quanh kia.

Thanh Yếu sơn.

Bóng tối lại một lần nữa bao phủ phương mặt đất này.

Thiên uy lại đến, ánh sáng tím xanh lấp lánh trời cao.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, ống tay áo phần phật, vô số vết cháy đen bị cuốn vào gió, lộ ra dấu vết chảy máu loang lổ trên thân thể.

Kim Ô to lớn mang theo lửa vàng vạn trượng bay lượn giữa vòm trời, mắt vàng im lặng quan sát tên nhân tộc hậu bối này.

Trong chốc lát, tử điện giữa trời, lôi đình cuồn cuộn rơi xuống!

Kim Ô vỗ cánh, trong chớp mắt phá vỡ hư không lùi lại.

ầm ầm! !

Ánh sáng chói mắt như thiên hà, mãnh liệt giáng xuống như vô cùng vô tận, trong nháy mắt nuốt hết Bùi Lăng.

Dãy núi liên miên, xanh biếc nhạt nhẽo uốn lượn.

Lúc khói xanh cuồn cuộn, một khối lục địa vẫn tản ra mùi bùn đất mới mẻ lơ lửng giữa không trung, xung quanh có vô số phù văn bay lên, xen lẫn như lưới, bao phủ toàn bộ khoảng thiên địa này chật như nêm cối.

Trên lục địa lơ lửng, tàn nhánh lá rụng nhao nhao, vết kiếm ngổn ngang lộn xôn, thương ấn trải rộng, khí tức đủ loại thuật pháp hỗn tạp như di chỉ sau đại chiến.

Một bóng dáng yểu điệu ngồi xếp bằng chính giữa, nàng váy phấn thắt lưng gấm, sợi tóc tuyết trắng búi thành Song Loa Kế, đóa hoa nở rộ tô điểm, hai mắt nhắm nghiền kéo bốn đuôi, sự quyến rũ đặc biệt của Hồ tộc tràn ra, để lộ ra dã tính bừng bừng.

Chính là Ngọc Tuyết Chiếu!

Lúc này, trên dưới quanh người nàng pháp lực bành trướng như là thủy triều gào thét lên, khí tức liên tục tăng lên!

Lại là Ngọc Tuyết Thiên hồ tộc vội vã chạy về trong tộc, đưa theo Ngọc Tuyết Chiếu đang đột phá, tính cả địa mạch dưới người nàng đào lên, sau khi dùng thuật pháp lơ lửng đều chuyển về tổ địa.

Hiện tại, giữa dãy núi sông ngòi mở ra vô số cấm chế.

Toàn bộ Ngọc Tuyết Thiên hồ tộc, ngoại trừ trưởng bối bế tử quan, sau khi nhận được tin tức đều đề phòng sâm nghiêm.

Mấy bóng dáng già nua, khí tức cường đại như sương mù quanh quẩn giữa dãy núi, thời thời khắc khắc chú ý đến tất cả dấu vết để lại.

Trên vòm trời.

Kiếp vân mới tán đi không lâu, đột nhiên nhanh chóng tụ tập một lần nữa.

Toàn bộ trên không Thanh Yếu sơn chợt hiện ra sắc trời, lại bị tầng mây nặng nề nhanh chóng thôn phệ.

Bóng tối lại xuất hiện.

Âm ẩm...

Tím xanh lấp lóe giữa thiên địa, nơi xa truyền đến tiếng sầm, thiên uy kinh khủng mênh mông lại nhét đầy càn khôn.

Cùng lúc đó, pháp lực quanh người Ngọc Tuyết Chiếu khuấy động, nhấc lên vô số cành lá cát bụi bay lả tả, lấy đó làm trung tâm vòng tròn xoay quanh như lốc xoáy.

Mầm lá non nớt đột nhiên giãn ra, khí tức của nàng cũng thay đổi.

Chương 2478: Trận đạo kiếp thứ sáu

Ngay sau đó, mắt hồ hẹp dài quyến rũ chậm rãi mở ra, Ngọc Tuyết Chiếu như có điều suy nghĩ, Nguyên Anh đỉnh phong!

Đột nhiên tu vi đột phá khiến nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì!

Chỉ nhớ rõ vừa rồi nàng và Uyển San tỷ đối mặt với mấy tên tu sĩ nhân tộc kia, dường như có một bàn tay đột nhiên khoác lên vai nàng...

Khí tức kia... Hình như là Cẩu chủ nhân!

Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức thay đổi sắc mặt, Cẩu chủ nhân đến Thanh Yếu sơn?

Làm sao bây giờ?

Đang nghĩ ngợi, một bóng dáng áo tím quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Người đến búi Thập Tự Kế cắm châu trâm, váy hoa mỹ đoan trang, phía dưới váy là năm cái đuôi cáo uốn lượn như tuyết, chính là Uyển San.

Nàng nhìn qua Ngọc Tuyết Chiếu vừa đột phá, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Tuyết Chiếu muội muội, tộc trưởng gọi ngươi đến đó một chuyến."

Ngọc Tuyết Chiếu lập tức lấy lại tinh thần, hỏi: "Uyển San tỷ, không biết lần này tộc trưởng có gì phân phó?"

Uyển San truyền âm nói: "Tộc trưởng muốn nghe lại một lần, lúc đó ngươi giết ra Trọng Minh tông như thế nào, đồng thời đánh cho Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đại bại phải cầu xin tha thứ, quá trình giết sau đó..."

Sắc mặt Ngọc Tuyết Chiếu lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc.

Sắc trời ảm đạm, trong đình viện trăm cỏ ủ rũ, hoa che đậy nhị phòng, tình cảnh u ám.

ầm ầm...

Trời cao vang lên từng tiếng sấm, theo tiếng mưa rơi tí tách đập vào mái hiên, chuông gió leng keng, gió mang theo hơi nước dồi dào hơi lạnh trùng trùng điệp điệp xuyên qua toàn bộ trường tư thục.

Mưa bụi thấm ướt hai gò má, khí tức tươi mát đặc biệt quanh quẩn chóp mũi, Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, đã thấy mình đứng trong một gian phòng rộng rãi lại trống rỗng.

Hiển nhiên nơi này đã nhiều năm không có người ở lại, khắp nơi phủ đầy bụi bặm thật dày.

Khí tức âm u lạnh lẽo như rắn hủy ẩn núp, từng tia từng sợi như muốn chui vào trong khe hở xương người.

Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, trong phòng tĩnh mịch, xuyên qua song cửa sổ có thể thấy bên ngoài là một đình viện cỏ cây tĩnh mịch, lúc này giông tố ầm ầm, nồng lục cạn bích và muôn hồng nghìn tía đều bị nhiễm đến óng ánh, lúc gió thổi qua xuyết châu nhao nhao.

Ngẫu nhiên có tử điện vút không, tia sáng chiếu vào trong phòng lập tức bị chôn vùi.

Toàn bộ căn phòng như bị màn đêm cố định bao phủ, khắp nơi hình bóng lay động.

Duy chỉ có một chiếc đèn đuốc, mờ nhạt cô độc ở chính giữa, soi sáng ra một cái bàn cờ dưới đèn.

Trên đó đen trắng lẻ tẻ, lại là một ván cờ dang dở.

Ở phía bên kia bàn cờ, trong ánh lửa mờ tối như có một bóng người đang ngồi, bóng người kia biến mất trong một bộ áo bào đen.

Áo bào đen thuần sắc không hoa văn, hòa làm một thể với bóng đen.

Bóng người cúi đầu, mũ trùm rủ xuống, như đang chuyên tâm nhìn chằm chằm bàn cờ.

Bởi vì khoảng cách và góc độ, không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn ta.

Là Tâm Ma kiếp!

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, đây là tình cảnh trong trường tư thục Khê Ngọ.

Lúc ấy hắn dùng tên giả Vương Cao đến Mạc thành dưới sự quản lí của Cửu Nghi sơn, luyện chế đan dược cho lê dân Mạc thành, lại được tu sĩ trấn thủ Mạc thành gửi gắm, Tứ công chúa Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Kính Y hộ tống, đi ra ngoài thành giải quyết vấn đề nguồn nước, lại bắt gặp Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo Kê Trường Phù.

Cuối cùng Chung Quỳ Kính Y dẫn hắn chạy vào trường tư thục Khê Ngọ tránh né sự đuổi giết của Kê Trường Phù.

Nơi này bị Phù Sinh cảnh ăn mòn hình thành "quỷ dị", cực kì nguy hiểm.

Kê Trường Phù và Chung Quỳ Kính Y đều tổn hao rất nhiều căn cơ ở đây, thậm chí suýt nữa vẫn lạc.

Bùi Lăng cũng nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng đi đến căn phòng ngủ của sơn trưởng ở tít trong cùng trường tư thục, sau khi đánh thắng bàn cờ dang dở trước mặt, người đánh cờ ngồi bên cạnh bàn cờ quanh năm suốt tháng mới không quấn lấy hắn nữa...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra một vấn đề, trong Tâm Ma kiếp lần này, hắn không mất trí nhớ!

Hơn nữa, hiện tại thần trí của hắn rất tỉnh táo, đầu pháp tắc "Ngủ" này cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn!

Không biết hai đầu pháp tắc "Chúng" và "Nghịch" này...

Đang nghĩ ngợi, trong đầu Bùi Lăng lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức 1, bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài..."

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Sau khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lại phát hiện bây giờ mình cũng không lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Loại tình hình này, giống hệt với trận Tâm Ma kiếp trước đó!

Hắn lập tức hiểu rõ, lần này hệ thống vẫn muốn tiếp tục đánh cắp lực lượng của bản tôn ý chí Chân Tiên!

Hiện tại không điều khiển thân thể hắn, là vì ý chí Chân Tiên chưa đi ra!

"Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có lúc ý chí Chân Tiên chủ đạo thân thể ta, hệ thống mới có thể đánh cắp lực lượng bản tôn từ chỗ bản tôn của ý chí Chân Tiên."

"Nhưng hơi kỳ quái..."

"Hệ thống có thể cưỡng ép đánh thức ý chí Chân Tiên trong hóa thân của ta, vì sao không làm?"

Chương 2479: Người gỗ

"Là vì tình huống trong Tâm Ma kiếp khác với hiện thế?"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhíu mày, lập tức quyết định kiểm tra trước một chút, xem trận Tâm Ma kiếp này có mấy đầu pháp tắc...

Thế là, hắn lập tức bước ra phía trước một bước.

Nếu đầu pháp tắc "Nghịch" này giống với Tâm Ma kiếp trước đó, hiện tại hắn sẽ lùi lại một bước.

Nhưng ngay sau đó Bùi Lăng trực tiếp đi về phía trước một bước, trong nháy mắt lại tới gần bàn cờ một chút.

Bóng người phía sau bàn cờ như có cảm giác, hơi ngẩng đầu lên.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức xác định, Tâm Ma kiếp lần này không có "Quên", không có "Ngủ", cũng không có "Nghịch".

Chỉ có điều, bóng người sau bàn cờ là người vẫn chờ đợi hắn đến đánh cờ, hắn không thể đến quá gần bàn cờ kia!

Trước đó Kế Sương Nhi có thể tiến vào Tâm Ma kiếp của hắn, ý chí Chân Tiên có thể tiến vào Tâm Ma kiếp của hắn, Yêu Đế cũng có thể tiến vào Tâm Ma kiếp của hắn... Còn người đánh cờ vây có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục kia, chắc chắn cũng có thể tiến vào Tâm Ma kiếp của hắn!

Một khi đánh thức đối phương, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống như Lam Kha thành lần trước...

Nhưng lần này Kế Sương Nhi không ở bên cạnh, nếu rơi vào trong ván cờ này, có lẽ điều hắn phải lo lắng không còn là Yêu Đế...

Thế là, Bùi Lăng lại cất bước lùi lại.

Lặng yên không tiếng động đặt chân, hắn thành công lùi một bước, chỉ có điều khoảng cách với bàn cờ lại không kéo xa.

Cùng lúc đó, bóng người sau bàn cờ lại ngẩng đầu lên một chút.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, lúc này không dám tiến lên, cũng không dám lui lại.

Hắn hơi quay đầu đang muốn nhìn sau lưng, đã thấy bóng người bên cạnh bàn cờ lại ngẩng đầu lên chút nữa.

Lúc này, bóng người dưới mũ trùm đã lộ ra một đoạn cằm dưới tái nhợt, ánh mắt hắn ta nhìn vào mép bàn cờ, theo tình huống này, nhiều nhất thêm hai lần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Bùi Lãng!

Động tác quay đầu của Bùi Lăng lập tức dừng lại, trong lòng hiểu được đây là pháp tắc "Người gỗ" kia!

Hiện tại hắn không thể động đậy!

Chỉ cần khẽ động đậy, bóng người bên cạnh bàn cờ sẽ ngẩng đầu lên!

"Quên, Ngủ, Nghịch, Chúng, Diễn Pháp Lục Lệnh... Năm pháp tắc đầu này đều không có bất kỳ dấu hiệu gì"

"Tâm Ma kiếp lần này chỉ có pháp tắc Người gỗ?"

"Không thể cử động nữa..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng duy trì động tác hiện tại, không nhúc nhích.

Trong phòng tĩnh mịch, ngoài cửa sổ nước mưa róc rách.

Sấm sét từng cơn, cơn gió mạnh cuốn qua đình viện, vô số muôn hồng nghìn tía, mầm non lá non đều bị mưa rơi gió thổi đi...

Thanh Yếu sơn.

Lôi đình vạn quân, ầm vang vô tận.

Cát bụi trộn lẫn hơi khói chầm chậm bay lên như cột khói to lớn.

Thung lũng đầm sâu ban đầu đã không có bất kỳ bóng dáng gì.

Vực sâu yên tĩnh đứng sừng sững như hung thú thức tỉnh, mở ra cái miệng to như chậu máu, có can đảm thôn phệ tất cả thế gian này.

Giữa không trung, Bùi Lăng huyền bào phồng lên, lôi kiếp trùng điệp rơi xuống, hóa thành vô số điện xà tranh nhau chen lấn hòa vào thân thể ấy.

Vết thương trên dưới cả người hắn chịu tác dụng kiếp lực đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục.

Bên ngoài kiếp lôi, hư không.

Kim Ô khép lại hai cánh, nghi lại trong ngọn lửa vàng ròng, hai con ngươi trong vắt bình thản như nước, không có bất kỳ dao động tâm trạng gì.

Yêu Đế rất kiên nhẫn chờ đợi.

Mặc dù thể xác này đều là dị chủng hồng hoang giống với Cửu VỊ, lại không thể xâm nhập vào Tâm Ma kiếp của tiểu bối nhân tộc trước mặt.

Trên thực tế, dù hiện tại hắn ta có thể chui vào Tâm Ma kiếp của đối phương, cũng không làm vậy.

Vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc để lại một sợi thần thức trong mệnh cách của tiểu bối nhân tộc này, hơn nữa còn dưới trạng thái thần thức tỉnh táo!

Hiện tại, nếu hắn ta cưỡng ép đi vào Tâm Ma kiếp của tiểu bối nhân tộc này, chỉ là giao thủ với vị kia một lần, lại không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho tiểu bối nhân tộc này.

Bởi vậy, hiện tại hắn ta ở chỗ này chờ đạo kiếp của đối phương kết thúc!

Dù tiểu bối nhân tộc này có thủ đoạn trốn chạy đặc thù gì, hắn ta đều có thể phá giải nó.

Mối thù cũ giữa Thanh Yếu sơn và Trọng Minh tông có nguồn gốc đã lâu, bất kỳ tu sĩ Trọng Minh tông vào tiến vào Thanh Yếu sơn, cũng không thể còn sống rời đi!

Rầm rầm rầm...

Lúc này, lại một vòng kiếp lôi hoàn thành ấp ủ, chỉ một thoáng ánh tím lấp lánh trời cao, lôi đình nhao nhao.

Bùi Lăng đứng ở trung tâm lôi kiếp, thương thế quanh người đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Khí tức của hắn không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh.

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng mênh mông như biển.

Trong hư không: "Phục Cùng" tổ sư tay áo bồng bềnh đứng trước một bức tranh huyết hải cuồn cuộn, vô số sinh linh chìm nổi trong huyết hải, gào thét kêu rên.

Chính giữa bức tranh, bóng dáng Thương lão ngồi xếp bằng trên bè xương, trong tay cầm cần câu chế tác từ xương sống lưng đại yêu dị chủng, lấy tơ nhện bản mệnh của đại yêu loại nhện làm dây, ngàn vạn sinh hồn làm mồi nhử, vẻ mặt bình thản thả câu xuống huyết hải.

"Phục Cùng" nhìn bóng người kia, tròng mắt đen nhánh càng có vẻ tĩnh mịch.

Chương 2480: Ván cờ sắp mở

Trong giây lát, bóng người trên bè xương hơi động một chút, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, nhẹ gật đầu với "Phục Cùng".

Ngay sau đó, hắn ta thu hồi cần câu, toàn bộ huyết hải lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô số sinh linh gầm thét, gào thét, nguyền rủa, không cam lòng, oán giận... Trong chớp mắt vang vọng phương hư không này.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tan thành mây khói, bóng dáng Thương lão đã rời khỏi bức tranh, xuất hiện ở chỗ cách "Phục Cùng" không xa.

"Phục Cùng tiền bối" Bóng dáng Thương lão trông như lão giả phàm tục tuổi lục tuần, áo bào xanh rộng lớn, dung mạo gầy gò, khí tức quanh người âm u lạnh lẽo, đáng sợ, trong hai con ngươi hoàn toàn trắng bệch như tầng tầng lớp lớp di cốt.

Hắn ta nhìn về phía "Phục Cùng", khẽ gật đầu thăm hỏi: "Không biết có chuyện gì lại đánh thức ta?"

"Tuy Thương" "Phục Cùng" chậm rãi nói: "Tiên lộ sắp mở, các ngươi nên tỉnh lại"

"Tuy Thương" không cảm thấy bất ngờ, chợt hỏi: "Người dẫn đường tiên lộ lần này là tông môn nào?"

"Phục Cùng" nói: "Thánh Tử bản môn."

"Hiện tại hắn đã độ năm trận đạo kiếp."

Sắc mặt "Tuy Thương" bình tĩnh nhẹ gật đầu, người dẫn đường tiên lộ là đệ tử bản môn, chỉ cần lần phi thăng thượng giới này thành công, chắc chắn Thánh tông sẽ có một danh ngạch!

Thế nhưng, mới năm trận đạo kiếp, hiện tại "Phục Cùng" tiền bối đã đánh thức bọn họ lại hơi sớm...

Nghĩ tới đây: "Tuy Thương" lập tức hỏi: "Thánh Tử thế hệ này là Độ Kiếp bao nhiêu kiếp?"

"Phục Cùng" bình thản nói: "Không phải bốn mươi chín kiếp, không phải sáu mươi bốn kiếp, có thể là tám mươi mốt kiếp..."

Tám mươi mốt kiếp?

"Tuy Thương" ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, lúc này nói: "Ta cần chuẩn bị một chút."

"Phục Cùng" gật đầu.

Ngau sau đó, giọng nói "Tuy Thương" đã biến mất.

"Phục Cùng" lại cất bước đi sâu vào Truyền Thừa điện.

Tất cả tu sĩ Thánh tông Độ Kiếp đỉnh phong đủ tư cách tham gia lần Phù Sinh kỳ cục này, đã thức tỉnh toàn bội!

Sau đó... Cần thỉnh cầu tiên thuật thượng giới từ tiền bối tiên nhân đã phi thăng!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển: "Phục Cùng" xuất hiện trước một bức tranh mộ bia ngàn vạn, âm khí sâm nhiên cách đó không xa.

Trong bức tranh, vô số mộ bia gần gần xa xa, vây quanh một tòa mộ bia cao lớn nguy nga.

Trên đỉnh mộ bia, một bóng dáng hoa phục kim quan đứng chắp tay, khí chất hắn ta lạnh băng vô tình như lưỡi đao, nhưng lại có một loại cảm giác ưu nhã đặc biệt của con cháu quý tộc, khí tức túc sát âm hàn như thực chất, như muốn phá tranh mà ra, bao phủ tất cả.

Đây là "Phúc Túy" tổ sư.

Tiên nhân phi thăng thành công trong Phù Sinh kỳ cục lần trước!

"Phục Cùng" dừng lại trước bức tranh đó.

Bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Dãy núi chập trùng, bầy núi thi nhau khoe sắc.

Suối nước cuồn cuộn tung hoành chảy xuôi, hơi nước cuồn cuộn, mây xanh chập trùng.

Lúc này, sắc trời tươi đẹp đều bị kiếp vân nặng nề ngăn trở.

Trong u ám, giữa không trung có một bóng người cổn miện đứng chắp tay, uy nghiêm cao ngất; cách hắn ta không xa, một bóng hình xinh đẹp nhánh hoa từng đống, thấp thoáng tuyệt sắc, khép tay áo ngưng mắt, sóng mắt như nước mùa xuân ung dung.

Lưu Lam hoàng triều Thái Thượng Hoàng và tổ sư Tố Chân Thiên nhìn kiếp lôi âm vàng như nước thủy triều ở nơi xa, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.

Đây là trận đạo kiếp thứ sáu!

Nếu là thể xác Yêu Đế, nhiều nhất là dẫn trận thiên kiếp tiếp theo!

Còn yêu tôn khác, dị tộc đã suy thoái, chỉ dựa vào Yêu Đế chèo chống khí số đến bây giờ, căn bản không có nội tình như vậy!

Hiện tại Yêu Đế không chỉ phong tỏa toàn bộ Thanh Yếu sơn, lại đã ra tay với người độ kiếp mấy lần...

Người độ kiếp là tu sĩ chín tông!

Không!

Từ trước đến nay năm tông chính đạo bù đắp nhau, bọn họ chưa từng nhận được tin tức gần đây có đồng đạo tiến vào Thanh Yếu độ kiếp, người bên trong chắc là Độ Kiếp kỳ tứ đại ma môn!

Nghĩ tới đây, hai người nhanh chóng nhìn nhau, chợt đồng thời nhẹ gật đầu.

Tổ sư Tố Chân Thiên trầm giọng nói: "Có khả năng thật sự là Bùi Lăng!"

Lưu Lam hoàng triều Thái Thượng Hoàng chậm rãi gật đầu, mặc dù nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng hiện tại cũng chỉ có khả năng này!

Trong chín môn phái lớn, sự tồn tại sáu mươi bốn kiếp trở lên lại còn chưa Đại Thừa, ngoại trừ Dược tiên nữ chỉ có Bùi Lăng!

Điều duy nhất khiến hai người khó có thể hiểu được, chính là đạo kiếp này... Quá thường xuyên!

Lúc này, Lưu Lam hoàng triều Thái Thượng Hoàng đột nhiên khép hai mắt lại, khí tức quanh người hơi dao động.

Một lát sau, hắn ta nhướn mày, hai mắt lập tức mở ra.

Chợt, Thái Thượng Hoàng nói: "Vừa rồi ta đã dùng bí thuật huyết mạch, liên lạc với hai tiểu gia hỏa Chung Quỷ thị bị vây ở trong Thanh Yếu sơn."

"Bùi Lăng thật sự đang ở Thanh Yếu sơn"

"Hơn nữa, hắn đang bị Yêu Đế đuổi giết"

Nghe vậy, tổ sư Tố Chân Thiên lập tức nói: "Vậy chắc chắn là Bùi Lăng!"

"Hiện tại mới trôi qua chưa đến hai tháng, Bùi Lăng đã độ đến trận đạo kiếp thứ sáu."

"Tiếp tục như vậy, chỉ cần hắn không vẫn lạc trong đạo kiếp, chẳng mấy chốc có thể Đại Thừa!"

Thái Thượng Hoàng gật đầu, hiện tại tốc độ Bùi Lăng độ kiếp quá nhanh, đây là tình huống mà trước đó bọn họ hoàn toàn không dự đoán được.

Về phần tại sao đạo kiếp của đối phương lại tấp nập như thế...

Hiện tại cũng không quan trọng với bọn họ!

Chương 2481: Ván cờ sắp mở (2)

Muốn tham gia Phù Sinh kỳ cục lần này, bọn họ cũng phải lập tức chuẩn bị!

Suy nghĩ xoay chuyển, Thái Thượng Hoàng nhanh chóng nói:

"Hiện tại chúng ta truyền tin cho đồng đạo khác."

"Thế nhưng, ta mới nghe ngóng tin tức từ hai hậu bối huyết mạch, đây là một cọc nhân quả phải trả, lần này nhất định phải ra tay cứu hai tên hậu bối kia an toàn ra khỏi Thanh Yếu sơn, mới có thể đi độ một trận đạo kiếp cuối cùng,"

Tổ sư Tố Chân Thiên nhắc nhở: "Tốc độ của Bùi Lăng quá nhanh, như thế có khả năng không kịp."

"Tố Chân Thiên ta cũng có đệ tử trong Thanh Yếu sơn."

"Vậy đi, trong hai người chúng ta, một người về độ một trận đạo kiếp cuối cùng trước."

"Đợi sau khi Đại Thừa lại đến đây trông coi, tìm cách cứu hậu bối ra.

"Người ở lại kia sẽ đi độ kiếp."

"Nếu lúc người trước rời đi đã cứu được người ra, vậy là tốt nhất"

Thái Thượng Hoàng gật đầu: "Tốt!"

"Đã vậy, đạo hữu đi độ kiếp trước, ta canh giữ ở nơi đây."

Tổ sư Tố Chân Thiên không tranh luận chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhánh hoa quanh người chập chờn, loạn nhánh nhao nhao, bóng hình xinh đẹp lập tức biến mất.

Vô Thủy sơn trang.

Giữa thiên địa.

Trăng tròn trong trẻo lạnh lùng, tuyết ngược gió vần, đỉnh băng san sát.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ đi lại giữa nơi trắng ngần: "Thùy Vũ" áo trắng như tuyết, vẻ mặt bình thản.

Trên con đường mà hắn ta đi ngang qua, trên vương tọa nguy nga to lớn ở hai bên dần mở ra từng đôi mắt.

Chợt, một số khí tức Độ Kiếp đỉnh phong phóng lên tận trời!

"Thùy Vũ tiên đế" Các tổ sư thức tỉnh lập tức nhìn về phía "Thùy Vũ" cũng ngồi lên vương tọa đỉnh băng, nhao nhao hỏi: "Vì sao đột nhiên đánh thức chúng ta?"

"Là thượng giới xảy ra rung chuyển gì sao?"

"Chúng ta hạ giới quá lâu, cũng không biết bây giờ tình hình thượng giới như thế nào..."

"Chư vị Tiên Đế, yên tâm chớ vội. Tài lữ pháp địa đều là vật ngoài thân, sở cầu của chúng ta chỉ có đại đạo. Lần này hạ giới, chỉ cần có thể minh tâm kiến tính, nhìn xuyên hư vô, sau khi trở về thượng giới chân thân tu vi nhất định tiến thêm một bước! Đến lúc đó, dù thật sự có biến cố gì, cũng chỉ là lật tay có thể trấn."

"Không sai! Đạo tâm mới là căn bản của chúng ta, mấy vị đồng đạo hạ giới quá lâu, hình như bị huyễn cảnh hồng trần ăn mòn, còn không nhanh vững chắc tâm thần?"

"Đừng ầm ĩ! Thùy Vũ tiên đế luôn ổn trọng, đã đánh thức chúng ta, chắc chắn có lý do."

"Đều im lặng!"

Lúc này: "Thùy Vũ" đưa mắt nhìn quanh một vòng, toàn bộ trời tuyết lập tức yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, Tiên Đế không nói to làm ồn ào nữa.

"Thùy Vũ" thản nhiên mở miệng: "Phù Sinh kỳ cục sắp mở ra lần nưa.

"Người dẫn đường lần này là Thánh Tử Trọng Minh tông Bùi Lăng đương thời.

"Mặc dù hắn xuất thân từ Trọng Minh tông, nhưng cũng là một vị Tiên Đế"

"Lần này chúng ta hạ giới có thể đạt thành mong muốn hay không, phải xem ván cờ này."

Nghe thấy Phù Sinh kỳ cục sắp mở ra, rất nhiều Tiên Đế lập tức mừng rỡ!

Trong đó một vị Tiên Đế lập tức nói: "Người dẫn đường lần này đã là Tiên Đế chúng ta."

"Vậy Phù Sinh kỳ cục kia nhất định không có vấn đề gì"

"Chúng ta lập tức khởi hành, tiến về vực ngoại hư không, đi độ một trận đạo kiếp cuối cùng!"

"Thùy Vũ" nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Hiện tại Trọng Minh tông Bùi tiên đế đang ở trong Thanh Yếu sơn, trêu đùa tiểu miêu huyễn cảnh"

"Sau khi chư vị Đại Thừa, nếu có hứng thú, có thể đi qua xem kịch một chút."

"Phương huyễn cảnh này lâu không biến hóa, vô cùng buồn tẻ, Bùi tiên đế suy nghĩ khác người, lại khó có được chuyện lý thú trong huyễn cảnh"

Các Tiên Đế khác đều gật đầu: "Tiểu miêu huyễn cảnh kia cũng không mới lạ, nhưng Bùi tiên đế lại đáng để chúng ta tiến về nhìn qua.

"Rất đúng, tiểu miêu kia phí hoài rất nhiều thời gian trong phương huyễn cảnh này, có thể được Tiên Đế tự mình ra tay, dù phi hôi yên diệt cũng là phúc phận thâm hậu..."

"Ta tiến về vực ngoại hư không, độ xong đạo kiếp, sẽ đến Thanh Yếu!"

"Ta cũng thế"

"Chư vị Tiên Đế, cùng đi"

"Đúng...

Lúc đang nói chuyện, trên từng tòa vương tọa nguy nga, khí tức Độ Kiếp đỉnh phong nhao nhao biến mất không thấy gì nữa.

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Trong phòng ngủ của sơn trưởng.

Nội thất trống rỗng, ảm đạm như nước thủy triều, không chút biến sắc thấm vào từng chút một.

Ánh đèn như đậu, soi sáng ra một tấc vuông.

Bàn cờ yên tĩnh, trên đó quân cờ rải rác, thân thể người đánh cờ vây bị che đậy trong áo bào đen, đầu khẽ nâng lên, ánh mắt rơi vào mép bàn cờ.

Cách chỗ một người một bàn cờ không xa, trong bóng tối đèn đuốc không thể hoàn toàn soi sáng, Bùi Lăng không nhúc nhích đứng đấy, ngay cả con mắt cũng không chớp lấy một cái như một bức tượng không có chút sinh cơ nào.

Rầm rầm... Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, từng tiếng lôi vang lên, cơn gió điên cuồng gào thét.

Trong đình viện muôn hồng nghìn tía rơi xuống đầy đất, lại phủ một tầng lá xanh biếc thật dày.

Thêm đá ướt sũng, xanh đỏ rất là náo nhiệt.

Trong phòng, thời gian như đọng lại.

Đôi bên cứ giằng co quỷ dị như vậy, đã qua rất lâu.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác được mí mắt vô cùng nặng nề, không chịu khống chế bắt đầu nhắm lại...

Là đầu pháp tắc "Ngủ" này?

Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, cặp mắt của hắn lập tức nhắm lại.

Chương 2482: Ngẩng đầu

Ngay sau đó, đôi mắt Bùi Lăng lại mở ra, trong mắt không phân ra đồng tử và màng cứng, chỉ có một mảnh thuần trắng.

Vốn khí tức của hắn nội liễm, trong chốc lát như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn mà ra, sa đọa, điên cuồng, bạo ngược...

Ngay khoảnh khắc Bùi Lăng chớp mắt, người đối diện bàn cờ lại ngẩng đầu lên chút nữa, ánh mắt hắn ta đã rời khỏi bàn cờ, rơi vào vị trí mặt đất phía trước Bùi Lăng.

Chỉ cần nhấc lên một lần nữa là có thể nhìn thấy Bùi Lăng!

Lúc này, Bùi Lăng đứng đấy không nhúc nhích, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

Bùi tiên hữu lại khống chế nàng!

Thế nhưng...

Khí tức của Bùi Lăng dân mạnh lên, quanh người hắn xuất hiện bóng tối dày đặc như thực chất.

Không gian xung quanh như bị ngọn lửa thiêu đốt, vặn vẹo từng chút một...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm.

Trong bóng tối, sấm sét liên miên không dứt.

Sấm chớp nổ tung trên trời cao, điện quang như mạng nhện thắp sáng phương thiên địa này trong khoảng ngắn ngủi.

Chín cây cột trắng to lớn che trời mà lên, vô số xiềng xích thiên kiếp quấn quanh cây cột, xen lẫn như lưới, hội tụ vào khoảng đất trống ở giữa chín trụ.

Nhìn qua từng tầng cấm chế cùng trận pháp phong cấm khổng lồ phức tạp, kiếp lực thấm vào quan tài huyết sắc dưới lòng đất từng chút một, từng giờ từng phút gia cố thủ đoạn trấn áp khó mà tính toán.

Đột nhiên, mấy phù văn phong cấm bên cạnh quan tài như nhận một loại xâm nhập nào đó, như ngọn nến bị cuồng phong thổi qua nhanh chóng sáng tắt.

Chớp mắt, nó đã khôi phục như thường.

Trong bóng tối nặng nề, bóng dáng hoàn mỹ chắp tay đứng giữa rừng rậm ẩm ướt âm u lạnh lẽo, ánh mắt hắn ta yên tĩnh, vẫn nhìn chằm chằm hành cung bạch cốt cách muôn sông nghìn núi, dừng lại trong khe núi.

Bỗng nhiên, hắn ta đã nhận ra cái gì đó, bóng dáng kia lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở bên cạnh chín cột trụ.

Trong mắt tiên nhân có ánh sáng lưu chuyển, cẩn thận kiểm tra phong ấn trước mặt.

Sau một lúc lâu, hắn ta thu lại tầm mắt, không phát hiện vấn đề gì.

Tiên nhân hơi nghi ngờ, suy nghĩ, đột nhiên tiếng nói ầm vang như sấm: "Ta đã khóa chặt sinh linh phá hỏng phong ấn của ngươi!"

Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lôi âm cuồn cuộn.

Phong ấn Đọa Tiên không có bất kỳ phản ứng gì.

Quan tài huyết sắc yên tĩnh nằm sâu dưới lòng đất, không có chút giãy giụa tức giận nào.

Chờ giây lát không thấy Đọa Tiên đáp lại, tiên nhân khẽ gật đầu, lại nói tiếp: "Là người Trọng Minh tông"

Đọa Tiên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Tiên nhân tiếp tục nói: "Còn là một nữ tu, lá gan rất lớn."

"Tên phàm nhân này nấp rất kỹ.

"Nhưng sai ở chỗ, nàng không nên sử dụng tiên thuật mà ngươi truyền thụ cho."

"Đừng trông cậy vào nàng tới cứu ngươi."

"Chẳng mấy chốc ta sẽ chém giết nàng!"

Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng thì thầm Vĩnh Dạ vô tận, tất cả xung quanh không có chút dao động nào giống như lúc trước.

Tiên nhân lập tức yên lòng, Đọa Tiên không có bất kỳ phản ứng gì, ý thức cũng hoàn toàn rơi vào Hỗn Độn.

Phong ấn không có vấn đề!

Nghĩ tới đây, tiên nhân quay đầu, tiếp tục nhìn về phía hành cung bạch cốt.

Trưởng tư thục Khê Ngọ.

Tiếng giông tố xen lẫn hơi nước, cảm giác mát lạnh tản khắp.

Trong đình hoa mộc sum suê, đồ xanh bay lả tả trong mưa gió, lại vẫn mạnh mẽ.

Dưới mái hiên, màn mưa như trút, dây dài sáng bạc rơi vào từng vò gốm, tiếng nước réo rắt.

Trong phòng vốn đã u ám, đang bị bóng tối đậm đặc dùng tốc độ cực nhanh ăn mòn.

Đèn đuốc như hạt đậu chỉ mở mở, vốn cũng không tính sáng tỏ lại bị chôn vùi từng chút một.

Bàn cờ dưới ánh đèn kéo ra cái bóng ảm đạm, người đánh cờ vây ngồi im không nhúc nhích, đầu như nhấc không phải nhấc.

Cách đó không xa, Bùi Lăng yên tĩnh đứng đó, khí tức quanh người như sóng to gió lớn, cuồn cuộn bành trướng liên tục tăng lên!

Một giọng nói không thể hình dung, không thuộc về phương thiên địa này đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Là người Trọng Minh tông."

Vẻ mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, sự lạnh lẽo lại nhanh chóng ngưng tụ trong mắt như sương tuyết chồng chất.

Bùi tiên hữu làm việc cực kỳ ẩn nấp, Tân Tiên kia có thể nhanh chóng khóa chặt Bùi tiên hữu như vậy, ngược lại có chút thủ đoạn!

Đang nghĩ ngợi, tiếng nói kia tiếp tục nói: "Là một nữ tu."

Vẻ lạnh lẽo trong mắt Bùi Lăng hơi khựng lại, dường như nghe thấy việc gì đó không thể tưởng tượng, nhưng chẳng mấy chốc sự lạnh lẽo chồng chất đã hóa thành sự hờ hững không có chút rung động nào.

Tán Tiên đúng là Tán Tiên, bị Bùi tiên hữu trêu cợt giải quyết xong còn không tự biết!

Vốn nàng còn có chút lo lắng Bùi tiên hữu chưa khôi phục tu vi, còn có một bộ phận tiên thể bị phong cấm ở Phù Sinh cảnh, một khi bị tên Tán Tiên kia phát hiện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại kế của hai người bọn họ.

Nhưng hiện tại xem ra lại là quá lo lắng!

Mặc dù, nhiều khi Bùi tiên hữu cái này không hiểu, cái kia cũng không biết, nhưng dù sao cũng là tiên hữu không coi thiên cương ra gì, thủ đoạn lại không kém hơn nàng chút nào!

Chỉ là Tân Tiên còn mơ tưởng bắt được điểm yếu của Bùi tiên hữu, đúng là buồn cười!

Cảm nhận được phong ấn bên bản tôn không ngừng yếu bớt, trong đôi mắt thuần trắng của Bùi Lăng xuất hiện từng tia từng sợi hài lòng.

Chương 2483: Chúng sinh, chuyển động vì ta!

Sau một khoảng thời gian, bóng tối xung quanh như nghe chiếu lệnh, như trăm sông đổ về một biển, cuồn cuộn trở lại, toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng khí tức của Bùi Lăng đã dừng tăng trưởng, lại là thân thể đã đạt tới cực hạn gánh chịu lực lượng...

Cặp mắt của hắn nhắm chặt.

Ngay sau đó, Bùi Lăng mở to mắt.

"Leng keng! Hoàn thành [Phân tích tâm ma 1...

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên, ngay lúc này người đối diện bàn cờ ngẩng đầu, phía dưới mũ trùm đen nhánh là một khuôn mặt trắng bệch, hai con ngươi như điện, rét lạnh thấu xương.

Như có vô số tai hoạ, kinh khủng, quỷ quyệt... Hội tụ cuồn cuộn, theo tầm mắt của đối phương đập vào mặt Bùi Lăng!

Ầm ầm!

Lôi âm cuồng bạo rung động nhà cửa, xung quanh rì rào, vạn vật run rẩy.

Trong nháy mắt này, nguy cơ vô cùng kinh khủng không thể phỏng đoán không thể biết, sự nguy hiểm khó nói lên lời bành trướng tới.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức căng thẳng, ngay lúc nhanh chóng suy nghĩ cách phá vỡ tình hình, đã thấy một bóng dáng uyển chuyển thướt tha lập tức phân ra từ trong cơ thể hắn, xuất hiện bên cạnh bàn cờ.

Áo bào đen phồng lên, tóc dài rối tung, khuôn mặt trắng trẻo ưu nhã, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, dung mạo mềm mại, khí chất lại cực kỳ lạnh băng, đúng là hóa thân Mạc Lễ Lan của hắn!

Bùi Lăng khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thân thể của hắn bị hệ thống điều khiển, trực tiếp quay người, nghênh ngang đi ra ngoài cửa...

Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng thưa thớt, tạo ra bóng đen ảm đạm dưới đèn đuốc, như rắn hủy sinh ra trong âm u, quay quanh dây dưa, quái đản đáng sợ.

Bóng người bên bàn cờ nhìn qua Mạc Lễ Lan, tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Ngươi đi trước."

Mạc Lễ Lan khẽ ngẩng đầu, mắt sắc lạnh băng nhìn về phía hắn ta.

Thanh Yếu sơn.

Tiếng sấm rung trời động đất như thủy triều tới lui, kéo dài không dứt.

Giữa ánh tím xanh đan xen, thời gian chậm rãi trôi qua, mười ngày chớp mắt đã qua.

Lôi đình mênh mông cuồn cuộn rơi xuống, lại một vực sâu mới xuất hiện giữa dãy núi nguy nga, hơi khói bốc hơi như biển, sương mù bốc lên, sương khói đây trời.

Hơi nước, mùi khét, lưu huỳnh... Trộn lẫn trong bụi cháo, Bùi Lăng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Kiếp lôi cuồn cuộn hoàn toàn bao phủ hắn, như là thác nước hình thành từ lôi đình, lấy đó làm trung tâm, cuồn cuộn rơi thẳng xuống dưới, tùy ý cọ rửa toàn bộ phương mặt đất này.

Nơi xa, dưới bầu trời u ám, ngọn lửa vàng ròng cháy hừng hực như mặt trời giữa trời.

Đôi mắt Kim Ô vô cùng sáng tỏ, xuyên qua muôn sông nghìn núi, kiếp vân trùng điệp, lôi đình vô tận, bình tĩnh nhìn qua tiểu bối nhân tộc đang độ kiếp.

Trong tiếng ầm ầm, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra.

Màu sắc tím xanh trước mắt còn đang đan xen lấp lánh, thương thế của hắn đã khôi phục hoàn toàn.

Từng đạo lôi kiếp nổ tung trên trời cao, tất cả lôi đình rơi vào thân thể đều bị nhục thân hấp thu.

Khí tức của hắn không ngừng lớn mạnh, đã vượt xa lúc năm trận đạo kiếp.

Đã độ xong Tâm Ma kiếp, lôi kiếp cũng sắp!

Lần này Yêu Đế không xâm nhập vào Tâm Ma kiếp của hắn, lại trực tiếp ở chỗ này chờ lôi kiếp kết thúc.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, tiên nhân chưa từng xuất hiện, điều này cực kỳ tốt!

Mười ngày trước, Yêu Đế không thành công... Tiếp theo sẽ không có cơ hội thứ hai!

ầm ầm...

Tiếng vang ngột ngạt thật lớn chấn động càn khôn, sóng âm kinh khủng cuồn cuộn lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Thiên uy huy hoàng như vạn quân đè xuống, trấn áp chúng sinh vạn vật.

Trong kiếp vân, vô số điện xà đi khắp dung hợp, trong chớp mắt đã hiện ra một đầu lôi long kinh khủng tung hoành vạn dặm, khéo léo đi khắp mây đen, trong khoảnh khắc giương nanh múa vuốt, âm vang đánh tới Bùi Lăng.

Lôi long hung hăng đụng vào Bùi Lăng, trong nháy mắt ánh sáng vô tận nổ tung, ánh sáng trắng chói mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa.

Một luồng kiếp lực vô cùng cường đại bị thân thể Bùi Lăng hấp thu, trên bầu trời màu mực nặng nề, không còn chút kiếp lôi nào sinh ra.

Ngay sau đó, tầng mây nặng nề bắt đầu trở thành nhạt, tiêu tán.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Gần như cùng lúc đó, cách muôn núi nghìn sông, một cái cự trảo hỏa diễm che khuất bầu trời, mang theo vô tận nóng bỏng, đốt phá hư không, chộp về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, không nhúc nhích, trong nháy mắt động tác của Kim Ô đã dừng lại.

Ngọn lửa màu vàng quanh quẩn cự trảo, quanh quẩn toàn bộ Kim Ô cũng chớp mắt đứng im.

Cỏ, gỗ, gió, mây, khói, nước... Tất cả xung quanh đều dừng lại bất động, như trong nháy mắt từ hiện thế chân thực, hóa thành một bức tranh sinh động như thật.

Toàn bộ phương thiên địa này như đột nhiên mất đi thời gian, bị vớt ra từ dòng sông thời gian, trở thành một thế giới hoàn toàn đứng im.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên đưa tay ra.

Cự trảo Kim Ô lập tức rơi xuống một khoảng cách, sau đó lại ngưng trệ.

Chương 2484: Chúng sinh, chuyển động vì ta! (2)

Cùng lúc đó, sự vật khác xung quanh cũng theo động tác đưa tay của Bùi Lăng, cỏ cây chập chờn, gió thổi vạn vật, mây khói biến ảo, dòng nước lững lờ... Như phương thiên địa này lập tức sống lại, từ giống hệt bức tranh biến thành một thế giới chân chính.

Nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi thứ lại một lần nữa đứng im bất động.

Bùi Lăng lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa phức tạp, đồng thời tiếng nói rộng lớn, cao xa, to lớn nói: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói rơi xuống, khí tức của hắn lập tức biến ảo.

Trong tối tăm, rõ ràng Bùi Lăng không hề rời đi tại chỗ, lại như cất cao vô hạn.

Đủ loại khí tức thuộc về thiên đạo, thuộc về trật tự, thuộc về pháp tắc tản ra trên người hắn.

Vạn vật chúng sinh không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy hoảng SỢ run rẩy.

Trên bầu trời, kiếp vân chưa hoàn toàn tán đi lại nhanh chóng tụ tập.

Thiên uy rơi xuống mặt đất, xua tan tất cả, trật tự của toàn bộ phương càn khôn này khôi phục như thường.

Âm ẩm...

Ánh sáng tím xanh lại một lần nữa cuồn cuộn rơi xuống.

Cự trảo hỏa diễm lấp tức khuấy đảo trong lôi kiếp, lôi đình cùng ngọn lửa vàng ròng lập tức va chạm, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, lôi quang nổ tung, hỏa diễm bay vút lên.

Vô số đốm lửa lấm ta lấm tấm bắn tung toé như mưa rào, vẩy xuống đầy trời, thiêu đốt tất cả.

Hư không chậm rãi nhúc nhích như đang không ngừng vặn vẹo, khô héo.

Một đám lửa vàng ròng còn sót lại kiên trì hướng về phía trước, nhưng chỉ trong giây lát đã hoàn toàn chôn vùi trong kiếp lôi vô cùng vô tận.

Tiên thuật dẫn kiếp, đây là trận đạo kiếp thứ bảy!

Ngay chớp mắt đạo kiếp giáng lâm, Bùi Lăng lại mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong tiếng lôi đình gầm gừ rung trời, vẫn rõ ràng như thường.

Từng đạo điện quang chiếu sáng khuôn mặt Bùi Lăng, kiếp lôi cuồn cuộn lại chảy ngược xuống, điên cuồng cọ rửa thân thể.

Thiên uy kinh khủng đường đường lo sợ không yên, cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng.

Giữa không trung, Yêu Đế đang chuẩn bị toàn lực ra tay nhưng thấy đạo kiếp của tiểu bối nhân tộc này lại đến, trong tối tăm có một cảm giác uy hiếp cường đại đến từ nguồn gốc trật tự, như đặt mũi tên lên dây cung đã kéo căng, mơ hồ khóa chặt hắn ta.

Yêu Đế không do dự, lập tức thu tay lại.

Hai con ngươi trong vắt tiếp tục nhìn về phía trung tâm kiếp lôi, kiếp lôi sôi trào mãnh liệt đã sớm nuốt hết Bùi Lăng, giữa thiên địa chỉ có một tia chớp hội tụ thành thác nước to lớn, từ trời xuống đất, không ngừng đánh xuống vực sâu ban đầu, mặt đất run rẩy, nhanh chóng mở rộng...

Trong mắt Yêu Đế hiện ra sự nghi ngờ.

Đầu pháp tắc thứ năm...

Hơn nữa, còn là một đầu bản nguyên!

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm.

Tiếng sấm ầm ầm, vòm trời trầm thấp, thỉnh thoảng tử điện chiếu sáng thiên địa, trong chớp mắt lại bị bóng tối cắn nuốt gần như không còn.

Tiếng nỉ non bành trướng như nước thủy triều, đi qua đi lại, dây dưa vô tận.

Vô số xiềng xích thuận theo chín cây cột đá thuần trắng chui vào mặt đất, lôi đình điện quang dọc theo xiềng xích trào lên, chập chờn vuốt ve, phát ra tiếng ầm vang to lớn như là lũ lụt.

Một bóng dáng hoàn mỹ đứng chắp tay.

Đột nhiên, tiên nhân đã nhận ra cái gì đó, lập tức nhìn về phía Cửu Nghi sơn.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta lại lần nữa nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Cả tòa Thanh Yếu sơn đều bị bao trùm trong kiếp vân, u ám bối rối như trời sập, nặng nề âm trầm.

Thiên uy cuồn cuộn, trùng điệp bao trùm mặt đất bao la từ trong tầng mây.

Tiên nhân không nhìn ra đạo kiếp có cái gì không đúng.

Chỉ có điều, một lần như thế có thể là mình tính sai, nhưng liên tục hai lần khiến hắn ta sinh ra ảo giác... Chắc chắn trận đạo kiếp kia có vấn đề!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ánh mắt tiên nhân lại nhìn về phía địa giới Cửu Nghi sơn, chuyện bên kia càng quan trọng hơn!

Nghĩ tới đây, bóng dáng hoàn mỹ biến mất không thấy, trong nháy mắt biến mất ở Vĩnh Dạ hoang mạc.

ầm ầm...

Một tiếng sét, Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn quanh đã thấy mình đứng trong một gian phòng sáng sủa sạch sẽ, ngoài cửa nước mưa lững lờ, cỏ cây xanh um.

Tường viện cao cỡ nửa người vây quanh một cái sân nhỏ khá lớn, mặt đất vuông vức, mọc đầy rêu xanh dày đặc, giữa rêu xanh có đá khảm nạm thành đường đi, một đường kéo dài đến cửa sân.

Ở chỗ gần tường xây một bồn hoa hẹp dài bằng trúc, bên trong bồn hoa trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ đủ mọi màu sắc, lúc này yên tĩnh nở rộ, hương thơm nức mũi.

Cả viện bị một tầng cấm chế bao phủ.

Thế nhưng, dường như cấm chế này chỉ cấm sinh linh ra vào, lại lờ mờ có thể nghe được tiếng khe nước chảy tràn róc rách ngoài viện.

Rừng nước xinh đẹp, thanh u yên tĩnh.

Bùi Lăng đã nhận ra nơi đây là Hòe Âm phong ngoại môn Trọng Minh tông, lúc hắn mới vào Trọng Minh tông đã được chia đến căn phòng này!

Chương 2485: Vong hồn dưới đao

Lúc ấy hắn vào cửa không bao lâu, vừa xem hết một bản môn quy đã gặp phải Miêu Thành An, Chu Di và Lý Tư Quảng vốn sống ở nơi đây.

Đôi bên nhanh chóng xảy ra xung đột vì Yếm Sinh Đao, sau khi hắn chạy trốn lại vì hệ thống uỷ thác mà chém giết ba người...

Chuyện này đã qua rất lâu.

Hiện tại là Tâm Ma kiếp...

Nhưng giống với lần trước, hắn vẫn còn ký ức, ý thức tỉnh táo, hơn nữa trong căn phòng này chỉ có một mình hắn.

217 H Ba đầu pháp tắc "Quên": "Ngủ": "Chúng" này không có dấu hiệu gì.

Chỉ là hiện tại thân thể vô cùng nặng nề, một thân tu vi như không còn sót lại chút gì...

Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức 1, bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài..."

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng phát hiện mình vẫn có thể khống chế thân thể của mình, tình huống này gần như giống hệt với Tâm Ma kiếp trước đó!

Hắn nhíu mày, cho tới bây giờ tác dụng duy nhất của [Phân tích tâm ma] này, đó là đánh cắp lực lượng bản tôn của ý chí Chân Tiên.

Trong trận Tâm Ma kiếp trước đó, sau khi hệ thống đánh cắp lực lượng bản tôn của ý chí Chân Tiên, còn để đối phương thay thế mình đi đánh cờ cùng vị kia...

Cái này...

Chuyện tốt hắn muốn hết, chuyện xấu cho Chân Tiên...

Cũng may bây giờ hắn đang ở Thanh Yếu sơn, chứ không phải Vĩnh Dạ hoang mạc.

Thế nhưng, dưới tình huống hệ thống không có bất kỳ thao tác gì, một trận Tâm Ma kiếp trước trước đó, thời gian ý chí Chân Tiên xuất hiện còn sớm hơn một trận Tâm Ma kiếp trước, lại không biết rốt cuộc là vì sao...

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí.

Hiện tại quan trọng nhất là xác định trận Tâm Ma kiếp này có mấy đầu pháp tắc, là mấy đầu pháp tắc nào!

Thế là, Bùi Lăng bước ra phía trước một bước, xung quanh như thường, không có bất kỳ biến hóa nào.

Không có đầu pháp tắc "Nghịch" này, dường như cũng không phải đầu pháp tắc người gỗ kia...

Nghĩ tới đây, hắn đang muốn tiếp tục thử thêm chút nữa, cửa lớn đột nhiên bị mở ra, ba bóng dáng coi như nhìn quen mắt nối đuôi nhau mà vào.

Chỉ có điều, lúc này ba bóng dáng đều máu thịt be bét, vô cùng thê thảm.

Người cầm đầu dùng bàn tay máu me đầm đìa mang theo đầu của mình, một thân hoa phục đã bị vết máu thẩm thấu, thiếu chân gãy cánh tay, xương gãy trắng đục; ở phía sau hắn ta có một tên nam tử lùn trên cổ có vết máu đỏ thắm đi theo, lúc này vết máu như suối phun, máu tươi ào ạt chảy xuôi, không ngừng trượt xuống, nhuộm áo bào của hắn ta thành màu đỏ thẫm, sau đó thuận theo vạt áo ống tay áo, không ngừng nhỏ xuống, trong chớp mắt đã thẩm thấu mặt đất.

Bóng dáng phía sau cùng có dáng người cao nhất, thân thể coi như hoàn chỉnh, chỉ có một vết đao dữ tợn kéo dài từ đỉnh đầu đến eo trái, chia hắn ta thành hai mảnh.

Trong vết thương, máu tươi trộn lẫn cặn xương, mảnh vỡ nội tạng, không ngừng tuôn ra.

Bộp, bộp, bộp...

Ba người kéo bước chân lầy lội, giẫm lên vũng máu đi vào trong phòng, phía sau bọn họ lập tức vang lên một tiếng "phanh".

Lại là cánh cửa lớn chủ động đóng lại.

Toàn bộ phòng đột nhiên bắt đầu chảy ra máu tươi ào ạt.

Mùi ngai ngái lập tức tản khắp, ánh mắt ba người đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng.

Chính là Lý Tư Quảng, Miêu Thành An và Chu Di!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, chợt thấy trong tay hơi trầm xuống, có thêm một thanh trường đao hẹp dài lạnh băng.

Toàn bộ chuôi trường đao này bị huyết vụ che đậy, trông huyết sắc cuồn cuộn như hơi khói cuồn cuộn, che lấp ánh mắt, hắn không thấy rõ là Cửu Phách Đao hay là Yếm Sinh Đao từng dùng.

Trong chớp mắt đao xuất hiện trong tay, Bùi Lăng lập tức cảm thấy sau lưng mình như xuất hiện một bức tường cao vô hình, ngăn chặn tất cả đường lui của hắn.

Là [Diễn Pháp Lục Lệnh] !

Đầu pháp tắc đao đạo đồng giá kia!

Đang nghĩ ngợi, Lý Tư Quảng, Miêu Thành An và Chu Di lại cất bước, đầu lâu bị Lý Tư Quảng xách trong tay mấp máy bờ môi, trong hư không lập tức hiện ra hai đầu u hồn hơi mờ; Miêu Thành An kết động pháp quyết, trước mặt lập tức ngưng tụ một đạo khí nhận màu đen; toàn bộ thể xác Chu Di hiện lên từng đường vân màu xanh đồng, nhanh chóng bao bọc cả người, con ngươi hóa thành hơi xanh, quanh người âm khí đậm đặc.

Ba người nhao nhao thi triển công kích mạnh nhất của mình, đánh tới Bùi Lăng!

Vẻ mặt Bùi Lăng không chút dao động, lúc trước hắn đối mặt với ba người này, trận chiến kia cực kỳ nguy hiểm, hắn chịu vết thương từng đống, mới nương tựa theo Thiết Cốt cực phẩm và [Huyết Sát đao pháp] gian nan thắng hiểm.

Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã tới Độ Kiếp kỳ, dù là kinh nghiệm thực chiến hay cảm ngộ với đao đạo, đều là thứ ngày xưa không thể so sánh.

Cho dù lúc này ở trong Tâm Ma kiếp, hắn không có bất kỳ tu vi gì, ba người này cũng chỉ là vong hồn đã từng dưới đao hắn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức xuất đao...

Xoạt xoạt xoạt...

Huyết sắc bành trướng, tung hoành gào thét, quấy cả phòng đầy huyết quang.

Chương 2486: Năm tháng quá khứ

Chỉ trong thời gian mười tức, theo tiếng "bịch" liên tiếp, ba bộ thi thể bị cắt chém gọn gàng, đã như thiên nữ tán hoa vẩy xuống đây đất.

Bùi Lăng lông tóc không hao tổn đứng nguyên tại chỗ.

Ngay lúc hắn tưởng lần Tâm Ma kiếp này đơn giản như vậy, cảnh vật xung quanh chớp mắt biến ảo, sau một mảnh kỳ quái, tình cảnh núi xa như đại, khu rừng rì rào tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trước mặt hắn.

Trong rừng rậm mơ hồ có thể thấy được nơi xa dãy núi chập trùng, hình như có ba mươi dư phong, chủ phong che trời mà lên, thế núi như xoắn ốc.

Trong rừng hơi nước dồi dào, cỏ cây um tùm, khói lam như có chướng khí trộn lẫn trong đó.

Nơi này là bên ngoài Loa Sơn thành!

Dưới rừng lá rụng cực dày, lúc này mùi máu tanh xông lên trời không, biển thịt hai màu đỏ trắng như thảm len lát đầy tầm mắt.

Tơ nhện và nước bọt trộn lẫn trong đó, từng cái đầu dính đầy huyết tương tàn nhánh lá rụng, Trần Hoàn, Trương Trọng Cầm, Hoàng Hiển, Tiêu Đạp Toa, Trần Mi... Õ vị trí chính giữa, lại cắm nghiêng nghiêng một thanh Chiêu Hồn Phiên.

Trong mặt cờ quỷ ảnh lay động, vô số khuôn mặt người đan xen hiện ra, khí tức oán độc dày đặc như thực chất.

Đám người Trần Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng căm hận đồng loạt nhìn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, sau lưng Bùi Lăng lại xuất hiện một bức tưởng cao vô hình...

Cửu Nghi sơn.

Triệt Châu.

Dưới sự quản lý của Mạc thành.

Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi, quanh co như cung.

Bên cạnh khúc sông, cây hỗn tạp thành rừng, trong rừng u tĩnh.

Đầu chái nhà loang lổ ngẫu nhiên hiện ra một góc giữa cành lá, lại là một tòa tiểu viện, cửa chính có bảng hiệu treo cao: "Trường tư thục Khê Ngọ."

rầm rầm...

Tiếng mưa rơi trùng điệp như không ngừng không nghỉ, xốc xếch lướt qua tất cả trong đình viện, bắn tung toé lên một tầng sương mù mịt mờ.

Lôi nhẹ từng trận, gió mát thổi qua, vô số quỳnh châu đong đưa rơi xuống.

Một căn phòng cuối cùng trường tư thục, trống vắng âm u.

Đèn đuốc như đậu, chỉ có thể soi sáng ra một bàn cờ.

Trên đó đen trắng thưa thớt, ván cờ dang dở giằng co với nhau.

Bên cạnh bàn cờ, hai bóng dáng ngồi đối diện nhau.

Bóng người quấn chặt trong áo bào đen, khuôn mặt tái nhợt như ngưng tụ tất cả kinh khủng, tai nạn, quỷ quyệt, quái đản giữa thiên địa... Õ đối diện hắn ta có một người ngồi cách bàn, lại là một nữ tử về ngoài mềm mại, huyền bào rộng lớn, kiểu dáng đơn giản, chỉ có một đôi tròng mắt trắng noãn không tì vết, vô cùng lạnh băng.

Lúc này, đôi bên đang lạnh lùng đối mặt.

Lúc này, Mạc Lễ Lan đột nhiên nhặt một quân cờ trắng, rất tùy ý đặt xuống bàn cờ.

"Cạch"

Thấy cuối cùng người đến đã hạ cờ, bóng dáng áo bào đen kia cũng lấy ra một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ.

Trong chớp mắt quân cờ đen này rơi vào bàn cờ, im hơi lặng tiếng như giọt nước vào hồ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.

Mạc Lễ Lan lại đặt một quân cờ trắng.

"Cạch"

Bóng dáng áo bào đen kia lại lấy ra một quân cờ đen, đặt xuống cùng một vị trí vừa rồi.

Giống với lần trước, trong nháy mắt một quân cờ đen này rơi xuống đã tan thành mây khói, dường như quân cờ do áo bào đen sử dụng vốn là vật hư vô, căn bản không tồn tại.

Mạc Lễ Lan tiếp tục hạ cờ.

"Cạch"

Bóng dáng áo bào đen hạ cờ theo.

"Cạch"

"Cạch"

Tốc độ đôi bên hạ cờ càng lúc càng nhanh, chỉ thấy hai màu đen trắng không ngừng rơi vào bàn cờ, quân cờ bên trên càng ngày càng nhiều.

Tất cả quân cờ của bóng dáng áo bào đen đều hạ xuống cùng một vị trí, sau đó đều biến mất không thấy gì nữa như bọt biển.

Phía trên bàn cờ, quân cờ trắng ở thế yếu lại lác đác không có mấy, dần vây quanh cờ đen...

Ngay lúc sắp phân thắng bại, trên dưới cả người Mạc Lễ Lan đột nhiên cứng đờ, lại không thể động đậy, ngay sau đó bóng dáng của nàng như tranh thuỷ mặc bị nước mưa lặp đi lặp lại cọ rửa, dần nhạt đi.

Phát hiện Mạc Lễ Lan không tiếp tục hạ cờ, giọng nói của bóng dáng áo bào đen kia ầm vang: "Đến ngươi!"

Ngay sau đó, bóng dáng Mạc Lễ Lan hoàn toàn biến mất, cứ như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Ngay chớp mắt nàng biến mất trong trường tư thục Khê Ngọ, một bóng dáng hoàn mỹ đi ra từ trong hư không, hắn ta dùng ngôn ngữ khó mà hình dung như hoàn toàn không thuộc về thế giới này, chính là tiên nhân hạ giới!

Tiên nhân nhướn mày, đến chậm một bước!

Nơi này không phải thời không bình thường, mà là một đoạn năm tháng trong quá khứt Đang nghĩ ngợi, ánh mắt người đánh cờ vây sâm nhiên như điện, nhìn về phía tiên nhân, tiếng nói hùng vĩ âm u lạnh lẽo: "Ngươi đánh trước."

Tiếng nói vừa dứt, tiên nhân trực tiếp xuất hiện bên cạnh bàn cờ, ngồi đối diện với người đánh cờ vây.

Quân cờ trên bàn cờ nhanh chóng biến ảo, quân cờ trắng do Mạc Lễ Lan đặt xuống lập tức rút lui, biến mất, trong nháy mắt ván cờ dang dở khôi phục như lúc ban đầu, cờ đen ép sát từng bước, cờ trắng tràn ngập nguy hiểm.

Sắc mặt tiên nhân lập tức trầm xuống.

Bên ngoài Loa Sơn thành.

Rừng rậm ban đầu, lúc này nhánh lá rách rơi, đầy đất đều là trắng bóc đứt gãy, lại bị đao khí sắc bén cưỡng ép chém ra một mảnh đất trống.

Chương 2487: Năm tháng quá khứ (2)

Một con nhện lớn như căn phòng, bước chân như đao, toàn thân trắng bệch, phần bụng mặt người sinh động như thật, đang giơ xúc chỉ dính đây huyết nhục, quan sát nhân tộc cách đó không xa.

Bùi Lăng cầm trường đao trong tay, lồng ngực chập trùng, khí tức hơi bất ổn.

Hắn chém ba người Lý Tư Quảng, Miêu Thành An, Chu Di trước, sau đó lại chém Trần Hoàn... Hiện tại cảm ngộ với đao đạo càng lên một tầng lâu, đao ý cũng biến thành càng thêm sắc bén, thuần túy.

Chỉ có điều, hiện tại hắn vẫn không có tu vit Đầu pháp tắc trong Tâm Ma kiếp này là chỉ dùng đao.

Chỉ dùng đao ý!

Chém tất cả ma chướng đã từng!

Lúc này, trong giác hút của Nhân Diện Chu phát ra một tiếng rít gào bén nhọn, bốn chân hơi động một chút, chợt cơn gió mạnh cuốn lá rụng như bay thẳng về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không thể lui lại, đang muốn nâng đao vung trảm, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, mí mắt chợt không bị khống chế khép lại.

Ngay sau đó, hắn lại mở hai mắt ra, con mắt thuần trắng không có màng cứng con ngươi.

Khí tức quanh người hắn lập tức tăng vọt.

"Âm"

Đúng lúc này, Nhân Diện Chu nhảy lên thật cao, giác hút mấp máy, còn ở giữa không trung đã phun một tấm mạng nhện về phía Bùi Lăng, ầm vang chụp xuống!

Xoạt...

Máu bắn tứ tung, đầu yêu thú này duy trì tư thế tấn công, lại đột nhiên một phân thành hai từ bên trong, tự rơi xuống hai bên trái phải.

Nội tạng đủ mọi màu sắc vẩy xuống đây đất.

Đã từng có hai lần trải nghiệm giống nhau như đúc, ánh mắt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động.

Cực kỳ tốt!

Bùi tiên hữu lại muốn bắt đầu phá giải phong ấn giúp mình!

Nghĩ tới đây, khí tức quanh người Bùi Lăng càng ngày càng mạnh, bóng tối đậm đặc cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ núi rừng.

Cảnh tượng xung quanh lại hơi đập dờn như hoa trong gương, trăng trong nước, một lần nữa rõ ràng, trong tầm mắt lê hoa như tuyết, cành lá từng đống, thấp thoáng hiện ra một góc bảng hiệu ảm đạm, chữ viết mạ vàng đã sớm bị mưa rơi gió thổi đi, hai bên có tua cờ màu chập chờn theo gió, lẻ tẻ phù lục sáng tắt ở cửa.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Chín trụ che trời, xiềng xích phẩm chất không đồng nhất đan xen vào nhau, như dây leo từng đống xoay quanh chín trụ, một đường hướng xuống, thẳng vào sâu trong lòng đất, vẫn trói buộc một chiếc quan tài huyết sắc.

Lúc này, phía trên huyết quan lại bắt đầu sáng tắt phù lục phong cấm, càng ngày càng nhanh hơn trước đó.

Thậm chí xiềng xích trói buộc quan tài cũng phát ra tiếng va đập lo lắng như chịu ảnh hưởng, cường độ trói lại quan tài hơi lỏng ra.

Một hồi lâu sau, phù lục, xiềng xích lại khôi phục như lúc ban đầu.

Lại sau một lúc lâu, một bóng dáng hoàn mỹ xuất hiện bên cạnh chín cột trụ.

Tiên nhân bắt đầu kiểm tra phong ấn Đọa Tiên trước tiên.

Chẳng mấy chốc, hắn ta không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới yên lòng.

Vừa rồi hắn ta đột nhiên rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, vì nhận ra ở nơi khác xuất hiện khí tức Đọa Tiên!

Chỉ có điều, đó là tình cảnh tiềm ẩn trong năm tháng quá khứ, vì vậy hắn ta cần đích thân tới hiện trường, mới có thể nhìn ra mánh khóc.

Ngược lại không ngờ một nơi mất trật tự nho nhỏ, lại đụng phải Phù Sinh cảnh...

Bởi vậy, hắn ta bị ép đánh cờ.

Hiện tại chưa nói đến một chuyến tay không, còn không tra được manh mối gì, cũng may phong ấn không xảy ra vấn đề.

Nghĩ tới đây, tiên nhân lại nhìn về phía Thanh Yếu sơn, cũng không dám tùy ý rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc nữa.

Tất cả chuyện vừa rồi, chắc chắn đều là cục diện do Đọa Tiên bố trí!

Đối phương muốn hắn ta rời khỏi Vĩnh Dạ hoang mạc, chắc chắn có sự sắp xếp gì đó không muốn ai biết!

Tình huống giống vậy, tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai!

Thế là, tiên nhân chắp tay đứng phía dưới chín cột trụ, ánh mắt xuyên qua muôn sông nghìn núi, tiếp tục nhìn về phía hành cung bạch cốt gần Thanh Yếu sơn...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Mười ngày sau.

Thanh Yếu sơn.

Mây đen bành trướng, lôi kiếp cuồn cuộn.

Vực sâu khổng lồ phun ra bụi mù, sương khói cuồn cuộn, xông thẳng lên trời.

Mùi lưu hoàng trộn lẫn mùi khét tản khắp bốn phương.

Trên không vực sâu, ống tay áo Bùi Lăng phần phật, khí tức như danh đao uẩn dưỡng nhiều ngày ra khỏi vỏ, cường thịnh vô song.

Nơi xa, Kim Ô lơ lửng giương cánh, ánh mắt trong vắt yên tĩnh, đang chờ đợi cơ hội tốt.

Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, quanh người hắn đao ý cao ngất, cô đọng chi tiết.

Oanh! !

Một đạo lôi kiếp đánh xuống, trong chớp mắt chạm đến thân thể hắn, lập tức bị hấp thu không còn, khí tức của hắn lại dâng lên.

Thấy Yêu Đế vẫn canh giữ ở cách đó không xa, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

Hiện tại hắn đã không có thủ đoạn ẩn thân khác, Yêu Đế đang chờ đạo kiếp của hắn kết thúc!

Thế nhưng, chỉ cần vị tiên nhân kia không phát hiện điều khác thường, tiếp theo đạo kiếp của hắn sẽ một trận tiếp một trận, cho đến khi tất cả đạo kiếp kết thúc, tu vi đi vào Đại Thừa!

Lúc đó, phải xem Yêu Đế còn có năng lực tiếp tục giữ hắn ở lại Thanh Yếu sơn hay không...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng tập trung ý chí, thấy lôi kiếp chưa kết thúc đã bắt đầu nhớ lại mấy lần Tâm Ma kiếp này.

Trong đó Tâm Ma kiếp lần này và Tâm Ma kiếp lần trước, cùng mấy lần Tâm Ma kiếp phía trước khác nhau rất nhiều!

Chương 2488: Vực ngoại hư không

Hai lần Tâm Ma kiếp này, đều chỉ có một đầu pháp tắc.

Đối với hắn, độ khó lại không lớn như trước đó.

Hiện tại một lần Tâm Ma kiếp khó khăn nhất, chính là lần ở Vĩnh Dạ hoang mạc.

Hai đầu pháp tắc "Quên" và "Ngủ" này, khiến hắn căn bản không thể suy nghĩ!

Càng không nói đến việc đối phó.

"Nghịch" khiến tất cả động tác của hắn, đều phải tiến hành thao tác đảo ngược.

"Chúng" thì khiến hắn tiến thêm một bước mê loạn.

Ngoài ra, còn có Yêu Đế ra tay...

Thế nhưng, sau khi thành công vượt qua lần Tâm Ma kiếp đó, cảm ngộ của hắn với bốn đầu pháp tắc kia, cũng có một sự đột phá cực lớn.

Tâm Ma kiếp lần này cùng Tâm Ma kiếp lần trước, một cái là pháp tắc đao đạo đồng giá; một cái là pháp tắc người gỗ kia.

Trong hai lần Tâm Ma kiếp này, khiến hắn có cảm ngộ sâu sắc với hai đầu pháp tắc.

Điều duy nhất khiến hắn hơi khó hiểu, đó là trong Tâm Ma kiếp của hai đầu pháp tắc này, vì sao không có pháp tắc khác cùng xuất hiện?

Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu...

Ngoại trừ cái đó ra, lần này thời gian ý chí Chân Tiên xuất hiện trong Tâm Ma kiếp càng sớm hơn hai lần trước...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lôi kiếp ầm vang, cuồn cuộn đánh xuống.

Bùi Lăng chịu tác dụng của tiên thuật, lông tóc không tổn hao gì, tất cả kiếp lôi chạm đến thân thể hắn đều hóa thành kiếp lực cuồn cuộn, bị hắn nhanh chóng hấp thu.

Khí tức của hắn còn đang không ngừng tăng trưởng!

Một hồi lâu sau, theo một tiếng vang kinh thiên động địa, lôi kiếp dừng lại.

Trên trời cao, tầng mây nặng nề nhanh chóng tán đi.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn không do dự chút nào, lại đánh ra pháp quyết thi triển tiên thuật.

"Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói to lớn rơi xuống, khí tức của hắn lập tức cất cao, như hóa thân kiếp nạn, thiên đạo, thương khung, kiếp vân chưa chuyển nhạt đã tụ lại, càng nặng nề, rộng lớn hơn trước đó.

Điện xà di chuyển, kiếp lôi bắt đầu ấp ủ.

Cự trảo có ngọn lửa vàng ròng quấn quanh khó khăn lắm vô xuống, lại bị kiếp lôi oanh kích tán loạn.

Trận đạo kiếp thứ bảy vừa kết thúc, trận đạo kiếp thứ tám trực tiếp bắt đầu!

Vực ngoại hư không.

Trong hư vô tối tăm mờ mịt, lãnh tịch, bao la, âm u đây tử khí.

Một bóng dáng linh lung ngồi xếp bằng trong hư không, tóc dài rủ xuống như thác nước tản ở sau lưng, khăn che mặt sa mồng che đậy dung nhan, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh băng sắc bén, như lưỡi nhọn được tôi luyện, sắc nhọn vạn trượng.

"Tinh Hận" đưa mắt nhìn quanh, vùng hư không này vắng vẻ hoang vu, hiện tại đã bị bố trí cấm chế dày đặc, thiên tài địa bảo, pháp bảo, phù lục, đan dược khó mà tính toán... Đều đặt ở vị trí quen thuộc nhất.

Sau khi xác nhận không sai, nàng hơi khép hai mắt, bình tâm tĩnh khí.

Hiện tại, tình trạng của nàng đã đạt tới đỉnh phong, tất cả mọi thứ cần để độ kiếp đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trong hư không không có bất kỳ tiếng động gì, duy chỉ có dòng máu trong cơ thể ào ạt như sông lớn trào lên... "Tinh Hận" đột nhiên mở hai mắt ra, khí thế quanh người ầm vang bộc phát!

Cứ như một đầu hung thú ngủ say đã lâu đột nhiên bừng tỉnh, khí thế kinh khủng quét ngang vạn dặm!

Thời cơ đã đến, có thể độ một trận đạo kiếp cuối cùng!

Ngay sau đó, kiếp vân đen nhánh xuất hiện trong hư không.

Khác với độ kiếp ở Bàn Nhai giới, kiếp vân trong hư không không chỉ tồn tại ở đỉnh đầu, mà từ bốn phương tám hướng, trào lên từ trước sau trên dưới như cầu mây to lớn, nặng nề bao bọc cả người "Tinh Hận'.

Trong kiếp vân, lôi ảnh chớp động, điện quang sáng tắt, nhìn lại từ đằng xa như một ngôi sao mới xuất hiện, ấp ủ như khai thiên tích địa, chờ đợi kết cục sau cùng.

Tóc dài của "Tinh Hận" phần phật bay múa, một mình đứng ở trung tâm kiếp vân, về mặt bình tĩnh.

Tu sĩ Độ Kiếp kỳ độ đạo kiếp đều lựa chọn tiến về vực ngoại hư không, đặc biệt là một trận đạo kiếp cuối cùng càng như vậy!

Tu sĩ Bàn Nhai giới có thể tiến vào Độ Kiếp kỳ, đều xuất thân từ chín môn phái lớn.

Mỗi một chín môn phái lớn đều gánh vác nhân quả do tổ sư khai tông phạm vào.

Độ kiếp ở hư không có thể giảm bớt ngoại kiếp do nhân quả mang tới.

Càng quan trọng hơn là, hư không rộng rãi, không phải là bản nguyên, độ kiếp trong hư không có thể càng mạnh hơn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, kiếp lôi ầm vang đánh xuống.

Vô số lôi đình, cùng nhau đánh xuống "Tinh Hận" từ tất cả phương hướng.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Lại ở một hư không.

Kiếp vân đen nhánh uốn lượn cuồn cuộn như cầu mây to lớn.

Trong mây tím xanh lấp lóe, sấm sét vang dội, lúc thiên uy huy hoàng, kiếp lực cuồn cuộn bành trướng mãnh liệt.

rầm rầm rầm...

Sấm sét liên miên, kiếp lực như sóng to gió lớn, một đợt càng cường đại hơn một đợt.

Nơi xa, mấy Tiên Đế Vô Thủy sơn trang rất tùy ý đứng trong hư không, bình tĩnh nhìn tình cảnh này.

Chương 2489: Các tông chuẩn bị

Người cầm đầu bao phủ trong u ảnh, đôi mắt như dao, rét lạnh ẩn chứa vô tận uy áp; bên cạnh hắn ta là một bóng dáng nga quan áo sậm, yểu điệu ung dung, hành động của nàng như bễ nghễ chúng sinh, ngạo thị thiên hạ, bá đạo vô song.

Sau lưng "Túc Cấp" và "Hồn Nghi" còn có một bóng người mập lùn, hắn ta hoa phục bội ngọc, cầm ngọc như ý khẩm kim trong tay, phục trang đẹp đẽ đầy người, phía dưới áo bào lại lộ ra một đôi chân mập trắng, trên đó phong sương từng đống, như trải qua vô số cực khổ; lại có thư sinh áo vải vác rương sách, cả người thư sinh thanh khí, chỉ có một đôi tròng mắt bình thản không gợn sóng, như nhìn hết gió nổi mây phun; còn có một người khô gầy như củi, mặt mũi đây nếp nhăn, cũng sắp già đến gần đất xa trời, tay cầm mộc trượng, thân hình còng xuống, ánh mắt đục ngầu hơi đờ đẫn nhìn về phía trước.

Bọn họ đang đứng ngoài quan sát một vị "Tiên Đế" độ kiếp.

Oanh! !!

Kiếp vân cuồn cuộn, tối tăm bành trướng.

Mây đen như đại dương mênh mông, đông đúc dinh dính, điện xà khó mà tính toán chạy vọt cuồn cuộn, nhảy vọt xông lên.

Bỗng nhiên, một tiếng kinh lôi nổ vang vô cùng kinh khủng giữa hư không, lực trùng kích cường đại khiến kiếp vân lập tức hình thành từng vòng gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra ngoài.

Vô số khói bụi lập tức bay vút lên vạn dặm, tràn ngập phương giới vực này, kiếp lôi dừng lại, kiếp vân tiêu tán.

Màu mực nhanh chóng chuyển nhạt, chẳng mấy chốc hiện ra một bóng dáng ở trung tâm đạo kiếp.

Hắn ta khôi ngô cao lớn, áo vải giày đen, tóc dài rối tung đầu vai, tuỳ tiện tản mạn, trông rất phóng khoáng, trong con ngươi quỷ quái vô số, u quang điện xạ.

Chính là "Di Tức" tiên đế!

"Di Tức" duy trì tư thế một tay bấm niệm pháp quyết, thể xác hoàn hảo không chút tổn hại, trông sinh động như thật nhưng khí tức hoàn toàn không có.

Trong ngực hắn ta vẫn ôm một con chó dại lông vàng loang lổ, hai mắt đỏ hồng, khóe miệng nước bọt óng ánh, lúc này chó dại không lúc nào không sủa loạn, cắn xé lại không kêu nữa.

Ngay sau đó, thể xác "Di Tức" cùng thân thể chó đại trong ngực như sa hóa từng chút một, rì rào đổ sụp, tản vào hư không, hóa thành tro bụi.

Một vị "Tiên Đế" Độ Kiếp đỉnh phong Vô Thủy sơn trang, vẫn lạc ngay tại chỗ!

"Túc Cấp": "Hồn Nghi", nam tử mập lùn chân trần, thư sinh áo vải, lão giả khô gầy... Đều vẻ mặt bình thản, không để ý chút nào.

"Túc Cấp" từ tốn nói: "Lần này Di Tức tiên đế hạ giới lịch luyện, hỏa hầu không đủ"

Nam tử mập lùn chân trần bình tĩnh nói: "Tiểu kiếp huyễn cảnh này so sánh với kiếp nạn chân chính ở thượng giới, hoàn toàn không đáng nhắc đến"

"Di Tức chưa thể thông qua, xem ra những năm gần đây phí thời gian, hắn lại lười biếng"

Thư sinh áo vải khẽ gật đầu: "Mặc dù Bàn Nhai giới chỉ là huyễn cảnh, nhưng đối với việc rèn luyện đạo tâm của chúng ta, lại là thật sự."

"Lần này Di Tức rèn luyện đạo tâm thất bại, sau khi trở về thượng giới, chân thân tu vi của hắn không có bất kỳ tăng trưởng gì."

"Xem như lãng phí một một cơ hội lâm trần vô ích"

Lão giả khô gầy tay vuốt hàm râu, như có điều suy nghĩ nói:

"Ngàn năm trước, trong số chúng ta có người phàn nàn phương huyễn cảnh này quá cứng nhắc, năm này tháng nọ không có chút biến hóa nào, dần dà cảm giác không còn muốn sống"

"Hiện tại xem ra, sống trong năm tháng buồn tẻ vô vị lâu dài, chưa chắc không phải một loại kiểm tra và rèn luyện với đạo tâm"

Thư sinh áo vải trầm tư giây lát, gật đầu nói: "Lời ấy rất đúng!"

"Chúng ta đều nhìn xuyên hư vô, biết phương thiên địa này chỉ là huyễn cảnh"

"Sinh lão bệnh tử, thăng trầm đều là hư vô.

"Chân thân đều ở thượng giới, thượng giới mới là chân thực"

"Nhưng toà đại trận huyễn cảnh này, đã giúp đỡ vô số đồng đạo được đạo hạnh tiến nhanh, đương nhiên sẽ không có sự bố trí không có chút ý nghĩa nào."

"Cái gọi là buồn tẻ, cái gọi là không thú vị... Đều có thâm ý, trợ giúp chúng ta minh tâm kiến tính"

"Tiếp theo, chúng ta đều phải lấy Di Tức làm gương, đừng nối gót theo hắn, lâm trần mấy ngàn năm, thu hoạch lại là một trận hư vô.

Lúc này: "Hồn Nghi" tổ sư thản nhiên mở miệng nói: "Di Tức tiên đế đã trở về thượng giới, bây giờ nói nhiều hơn cũng không có chút ý nghĩa nào."

"Tiếp theo đến lượt bản đế"

Nói xong, nàng bước ra một bước, đi vào nơi mà "Di Tức" tiên đế vừa vẫn lạc: "Di Tức" và chó dại đều không còn sót lại chút gì.

"Hồn Nghi" cũng không chuẩn bị bất kỳ điều gì, trực tiếp bộc phát ra khí thế toàn thân.

Trong hư không, kiếp vân lại xuất hiện như đài mực đổ nghiêng, màu sắc đậm đặc lập tức nhiễm thấu hư vô, bao quanh nó.

Cầu mây to lớn lập tức thành hình, trong mây tím xanh lấp lánh, thiên uy bành trướng, thảm u như ngục.

Kiếp lực cuồn cuộn ầm vang sinh ra!

Nhìn thấy tình cảnh này, đám người "Túc Cấp" lập tức dừng bàn luận, ánh mắt sáng rực nhìn về phía một trận đạo kiếp cuối cùng của "Hồn Nghi" tổ sư.

Gió bão cuồn cuộn trùng điệp đảo qua toàn bộ hư không.

Lực lượng như đại dương mênh mông tùy ý thoáng cái đi xa, lộ ra hư vô tối tăm mờ mịt.

Một bóng dáng áo gai giày bồ ngồi xếp bằng giữa trời, hắn ta râu tóc bạc trắng, đôi mắt lại trong veo như trẻ sơ sinh, tay cầm một thanh thước, vẻ mặt dửng dưng, khí tức quanh người như dãy núi lồng lộng, nặng nề trùng áp.

Chương 2490: Các tông chuẩn bị (2)

Ở chỗ cách xa hắn ta, có tu sĩ cổn miện đứng chắp tay, lúc quan sát hư không miện châu hơi lắc, trong khe hở có ánh mắt uy nghiêm như điện như dao, khí tức trong trẻo lưu chuyển, đường hoàng hiển hách; lại có một chỗ, kiếm khách áo bào đỏ ống tay áo phần phật, lúc nhìn quanh như danh kiếm triền miên, mũi nhọn tự hiện; lại một chỗ, nhánh hoa phấn trắng sinh ra từng đống, hư không thành rừng, bóng hình xinh đẹp dưới rừng như mộng, đôi mắt sáng đầy nước như hoa thần ngày xuân giáng lâm; còn một chỗ, ngàn vạn binh khí hiện ra trong hư không, tướng sĩ khoác giáp nặng, mắt sắc thâm trầm, khí tức âm vang như bách luyện tỉnh cương, lạnh lẽo cứng rắn kiên định, thẳng tiến không lùi.

Cửu Nghi sơn, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông, Tố Chân Thiên, Yến Tê thành... Mỗi một vị tổ sư năm tông đều yên tĩnh ngừng chân ở một phương hư không, ngưng thần tĩnh khí, lại đang chuẩn bị một trận đạo kiếp cuối cùng.

Thiên Sinh giáo.

Trên tế đàn to lớn thuần trắng, tế lửa đen nhánh cuồn cuộn thiêu đốt.

Sâu trong ngọn lửa đen, ánh lửa ngút trời, trong lửa lại vô cùng lạnh băng, lạnh lẽo tận xương.

Áo bào trắng khẽ nhúc nhích, váy áo uốn lượn trong hắc hỏa, càng có vẻ trơn bóng, vẻ mặt "Chúc Y" tổ sư bình thản, sau khi đi thêm giây lát, nàng đột nhiên dừng lại nhìn hỏa diễm cuồn cuộn phía trước, hờ hững nói: "Khuê Thịnh."

Tiếng nói vừa ra, một ngọn lửa đột nhiên bay vút lên, xông lên tận chín tầng trời.

Ngay sau đó, hắc hỏa lập tức chuyển nhạt, trong nháy mắt hiện ra một bóng người áo bào trắng vòng vàng.

Hắn ta dáng vẻ trung niên, dung mạo tuấn lãng, bảo thạch trên mi tâm tràn đầy hào quang, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt trong vắt chiếu rọi với bảo thạch, càng có vẻ tự phụ.

"Khuê Thịnh" nhìn "Chúc Y" trước mặt, chậm rãi hỏi: "Chuyện gì?"

"Chúc Y" bình tĩnh nói: "Một vòng Phù Sinh kỳ cục mới sắp mở ra, người dẫn đường tiên lộ đời này là Thánh Tử Trọng Minh tông"

"Trọng Minh tông Tinh Hận đã bắt đầu độ một trận đạo kiếp cuối cùng."

"Mấy vị Vô Thủy sơn trang kia cũng như thế"

Nghe vậy: "Khuê Thịnh" lập tức trầm giọng nói: "Ta còn thiếu ba trận đạo kiếp."

"Nếu ván cờ bắt đầu quá nhanh, ta không kịp tham dựt"

"Chúc Y" nói: "Chắc chắn ngươi không kịp."

"Hiện tại ta cũng phải chuẩn bị đạo kiếp."

"Đánh thức ngươi là vì hiện tại Thánh giáo cần một vị tổ sư tỉnh lại tọa trấn"

"Đợi chút nữa, ngươi bắt đầu đánh thức những giáo hữu chỉ thiếu một trận đạo kiếp khác"

"Khuê Thịnh" nhướn mày nhưng vẫn nói: "Có thể."

"Chúc Y" khẽ gật đầu, ngay sau đó bóng dáng của nàng hóa thành một đám hắc hỏa, hòa vào lửa tế xung quanh, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa.

Luân Hồi tháp.

Bí địa ở lòng đất.

Cửa ra vào to lớn, âm vang mở rộng!

Một bên núi thây biển máu, một bên thái bình thịnh thế.

Cách cửa lớn nguy nga xa xa, tất cả bóng dáng áo bào xám đều ngửa đầu nhìn về phía hư không.

"Trọng Minh tông và Vô Thủy sơn trang đều đã độ một trận đạo kiếp cuối cùng,"

"Người năm tông ngụy đạo cũng đang chuẩn bị"

"Chúng ta cũng có thể bắt đầu!"

"Lần này Phù Sinh kỳ cục, có thể giết bao nhiêu tuyệt đối không được nương tay!"

"Không sai!"

"Được!"

"Độ kiếp phung phí cực lớn, một người có thể chống đỡ vô số sinh linh, cứu vớt phương thiên địa này, tận dụng thời cơ!"

Không gian tối tăm mờ mịt, yên tĩnh bao la, không có chút nhân khí nào.

Gần gần xa xa đều là một mảnh ảm đạm vô ngần.

Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, hắn lập tức kiểm tra hoàn cảnh xung quanh.

Trong tầm mắt đều là hoang vu lạnh lẽo, sương khói đầy trời, xám ý tản khắp, không có thiên địa, không có sinh linh, không rõ bát ngát, không chia trên dưới bốn phương.

Đây là trận Tâm Ma kiếp thứ bốn mươi chín!

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động, từ trận đạo kiếp thứ bảy, toàn bộ Tâm Ma kiếp của hắn đều là pháp tắc đao đạo đồng giá!

Đối thủ trong Tâm Ma kiếp đều là kẻ địch trong quá khứ của hắn, hoặc là vong hồn đã từng chết dưới đao của hắn.

Dưới tình huống chi có thể dùng đao, chỉ có thể dùng đao ý, có vài trận chiến thật sự rất gian nan!

Chỉ có điều, theo số lần Tâm Ma kiếp tăng lên, thời gian ý chí Chân Tiên xuất hiện cũng càng ngày càng sớm.

Chỉ cần ý chí Chân Tiên xuất hiện, hệ thống sẽ trực tiếp tiếp quản quyền khống chế thân thể, sau đó hấp thu lực lượng từ chỗ bản tôn ý chí Chân Tiên, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ!

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống âm vang lên bên tai: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức], bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài...

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Giống với mấy chục trận Tâm Ma kiếp trước đó, sau khi tiếng hệ thống nhắc nhở [Phân tích tâm ma] vang lên, quyền khống chế thân thể của hắn vẫn ở trong tay mình.

Hiện tại, theo thực lực tu vi tăng lên, cảm ngộ của hắn với đại đạo cũng càng ngày càng khắc sâu.

Đối với tình huống hệ thống trì hoãn uỷ thác, đã dần dần đoán được một chút nguyên nhân...

Đây không phải hệ thống xuất hiện trì hoãn, mà là vấn đề bên ý chí Chân Tiên!

Thứ phong ấn bản tôn ý chí Chân Tiên, là lấy khí số chín tông Bàn Nhai giới làm căn cơ, mỗi lần hệ thống trộm lấy lực lượng của bản tôn ý chí Chân Tiên, thì cũng cần lấy khí số chín tông làm dẫn.

Chương 2491: Kiếp thứ bốn mươi chín

Trên người Bùi Lăng có khí số chín tông hoàn chỉnh, không cần hệ thống đưa tặng ngoài định mức.

Thao tác hiện tại của hệ thống là dùng khí số chín tông trên người hắn, ngụy trang khí số chín tông phong ấn Đọa Tiên, sau đó lúc ý chí Chân Tiên chủ đạo thân thể, dùng ý chí Chân Tiên điều khiển lực lượng bản tôn của nàng, thông qua những khí số chín tông ngụy trang kia, ngược dòng vào trong cơ thể của hắn, lại dùng ý chí Chân Tiên để luyện hóa lực lượng bản tôn để hắn sử dụng...

Chỉ có điều, hiện tại phong ấn bản tôn ý chí Chân Tiên, ngoại trừ khí số chín tông hình như còn có thêm cái gì khác.

Hệ thống trì hoãn uỷ thác là đang phá giải tầng phong ấn không thuộc về khí số chín tông kia!

Sau mấy chục trận Tâm Ma kiếp, thời gian ý chí Chân Tiên xuất hiện càng lúc càng nhanh, chính là vì tầng phong ấn kia đã bị phá giải càng ngày càng nhiều...

Một khi tầng phong ấn đặc thù kia hoàn toàn giải trừ, trong Tâm Ma kiếp tiếp theo, hệ thống sẽ trực tiếp tiến hành uỷ thác giống trước đó!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn qua cảnh tượng mênh mông vô tận như hỗn độn trước mặt, hơi nghi ngờ.

Nơi này cũng không có cái gì, hắn không nhớ rõ mình đã từng đi qua chỗ như vậy.

Không biết lần này Tâm Ma kiếp đã xảy ra chuyện gì?

Không đợi hắn biết rõ nguyên nhân, mí mắt nặng nề như có thiên quân, không khống chế nổi khép lại...

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại mổ hai mắt ra, đôi mắt thuần trắng vừa hiện, khí tức của hắn lập tức nhanh chóng tăng vọt, sa đọa, điên cuồng, hỗn loạn... Cuồn cuộn mà ra.

Lúc này, trong ánh mắt Bùi Lăng đều là vẻ hài lòng.

Thủ đoạn của Bùi tiên hữu không sai!

Qua lần này, phong ấn bản tôn của nàng có thể khôi phục trạng thái như trước!

Chỉ cần kéo dài như vậy, chẳng mấy chốc vị Tán Tiên hạ giới kia sẽ trở thành huyết thực để nàng đột phá phong ấn!

So sánh ra, hiện tại nàng tổn thất chút lực lượng, không đáng kể chút nào!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng nhìn qua cảnh tượng hỗn độn trước mặt, trong lòng không khỏi hơi tiếc nuối.

Bình thường tu sĩ Độ Kiếp kỳ chỉ có một trận đạo kiếp cuối cùng, mới có Tâm Ma kiếp.

Bùi tiên hữu vì giải trừ phong ấn thay nàng, đã dẫn một trận lại một trận Tâm Ma kiếp.

Thế nhưng, tâm ma Bùi tiên hữu nhiều như vậy, hiện mảnh hỗn độn này nói rõ đối phương đã trảm tất cả tâm mai Đúng vậy, đây là một trận Tâm Ma kiếp cuối cùng của Bùi tiên hữu!

Sau đó, Bùi tiên hữu không thể thông qua Tâm Ma kiếp, phá giải phong ấn thay nàng...

Đang nghĩ như vậy, khuôn mặt và thân hình Bùi Lăng đột nhiên thay đổi.

Trong nháy mắt, hắn hóa thành một thiếu nữ thân thể thon dài nhẹ nhàng, áo đen như đêm, vòng eo tinh tế không đủ một nắm, như cành liễu mới rút ngày xuân, mềm dẻo uyển chuyển.

Làn váy màu mực nhẹ mềm như sương, chen chúc mặt đẹp xanh ngọc, càng có vẻ tiên tư dật mạo, khí chất lạnh băng.

Lúc này, trên đầu đội một đỉnh duy mũ, bốn phía rủ xuống lụa đen không khác váy chút nào, kéo dài đến trước ngực, che đậy khuôn mặt.

Dung mạo vô song, khí thế quanh người lại cực kỳ sắc bén như lưỡi dao ra khỏi vỏ, mũi nhọn bức người.

Chính là Lệ Liệp Nguyệt!

Cùng lúc đó, hỗn độn lập tức rơi vào một mảnh kỳ quái.

Chẳng mấy chốc, cảnh tượng xung quanh thay đổi, biến thành một tòa đình viện tinh xảo, trên cửa viện treo cao bảng hiệu "Bích Ngô viện".

Toà sân nhỏ này tọa lạc trong một trạch viện uốn lượn như mây, cửa son thêu hộ, nội và ngoại viện đều trồng đầy cây ngô đồng lá xanh như thúy.

Lúc này tán cây như nắp, lưu luyến rủ xuống, che đậy lầu các đình hiên, có kênh ngầm dẫn nước chảy vào trong viện, uyển chuyển thành suối, hoa sen nở rộ, duyên dáng yêu kiều, hương thơm lặng lẽ, có vẻ đặc biệt u tĩnh.

Cả viện vẩy nước quét nhà đến không nhiễm bụi trần, gạch xanh chắp vá kín kẽ, không có chút khoảng cách và bùn đất nào, bên đường trồng hoa thơm cỏ lạ, căn phòng ngay ngắn.

Trong một gian tinh xá, Lệ Liệp Nguyệt một mình ngồi xếp bằng trên vân sàng, tóc dài khoác rủ xuống đây giường như là sông ngòi im ắng lưu động trong màn đêm, trong lạnh băng lộ ra lưu luyến.

Xung quanh bày biện đơn giản, chỉ một bàn một ghế dựa một bàn trang điểm, phía trên bàn trang điểm có một mặt thuỷ tinh kính ánh sáng trong vắt, linh nhiên rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ căn phòng rõ ràng rành mạch như xem vân tay trên bàn tay, lại tinh tế từ chỗ rất nhỏ.

Nhìn tình cảnh này, trong mắt nàng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng.

Bùi tiên hữu đang đánh cắp tâm ma của đạo lữt Cái này...

Thủ đoạn cao cường!

Đối với sự tồn tại như nàng và Bùi tiên hữu, muốn lừa bản thân, còn khó hơn cả lừa thiên đạo!

Nếu Bùi tiên hữu muốn đoạt đi mệnh cách của đạo lữ, chỉ cần hóa thành dáng vẻ của đạo lữ là được, nhưng muốn đánh cắp tâm ma của đạo lữ thì phải tự xem bản thân là đạo lữ của hắn!

Tự lừa gạt bản thân, sau đó bản tâm không dời...

Nếu không, cho dù vượt qua trận Tâm Ma kiếp này, cũng sẽ đánh mất bản thân!

Nếu bản tôn của nàng đột phá phong ấn, ngược lại cũng có thể làm được.

Chỉ có điều, hành động lần này quá mạo hiểm, dù là lúc bản tôn của nàng toàn thịnh, cũng không dễ dàng đi mạo hiểm vì người khác như vậy...

Chương 2492: Cực hạn giới này

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, thiếu niên huyền bào vẻ mặt không thay đổi nhanh chân đi vào, giữa vẻ mặt hắn còn có chút trẻ trung, chính là Bùi Lăng!

Xoạt!

Ngay sau đó: "Lệ Liệp Nguyệt" bị hệ thống điều khiển, trực tiếp giơ tay chém xuống, đao khí huyết sắc giăng khắp nơi gào thét như sấm, trong nháy mắt chém Bùi Lăng vừa xông vào thành muôn mảnh...

Trọng Minh tông.

Trong thung lũng âm u lạnh lẽo, cung điện đen nhánh như là cự thú yên tĩnh phủ phục.

Hai chữ "Triêu Na" khảm nạm trên tấm bảng đen nhánh, đón mặt trời mới mọc chiết xạ ngàn vạn ánh sáng lạnh băng.

Pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững trước hành cung, khí tức oán độc tần khắp.

Sâu trong cung điện, một tòa thiền điện.

Trận pháp trùng điệp vận chuyển, từng vân triện sáng tắt giữa hư không.

Linh khí hội tụ tới từ bốn phương tám hướng, hóa thành từng tia từng sợi sương mù bốc lên quanh quẩn, tràn trề sắp mưa.

Trên vân sàng chính giữa, Lệ Liệp Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng, trong tay không ngừng kết động pháp quyết, quanh người pháp lực bành trướng mãnh liệt như một dòng đại dương mênh mông, tuỳ tiện gào thét.

Trong giây lát, nàng chậm rãi thu liễm lại hơi thở, lại một vòng tu luyện kết thúc.

Nàng mở hai mắt ra, ánh sáng tím tối lóe lên liền biến mất trong mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí.

Trong khoảng thời gian này nàng lấy rất nhiều thiên tài địa bảo từ trong tộc, vẫn luôn chuyên tâm bế quan tu luyện. Hiện tại tu vi đã là Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá Phản Hư chỉ thiếu một đường.

"Vật liệu đại đạo Phản Hư đã được chuẩn bị kỹ càng..."

"Nhưng bây giờ xung kích đại đạo Phản Hư, ta chỉ có không tới ba phần nắm chắc..."

"Lúc ấy Bùi sư đệ đại đạo Phản Hư, là cơ duyên U Tố mộ..."

"Hiện tại ta... Cũng thiếu một cọc cơ duyên!"

Lúc suy nghĩ, Lệ Liệp Nguyệt cau hàng lông mày kẻ đen, lấy tu vi hiện tại của nàng, nếu chỉ là tiểu đạo Phản Hư, có thể làm bất cứ lúc nào!

Hơn nữa, nàng độ thêm một trận Hóa Thần kiếp, hiện tại đã là vạn kiếp Hóa Thần.

Tiểu đạo Phản Hư không có bất kỳ độ khó gì với nàng!

Nhưng cũng vì nguyên nhân như thế, nàng không thể đi cân nhắc tiểu đạo Phản Hư!

Nàng là thiên chỉ kiều nữ Cửu A Lệ thị!

Thánh Nữ Trọng Minh tông đời này!

Đạo lữ của Bùi sư đệ!

Chỉ có đại đạo Phản Hư mới đúng với sự truy tìm của nàng từ thuở nhỏ đến nay, mới không uổng phí danh xưng thiên kiêu của nàng, mới xứng với Bùi sư đệ!

Nếu trước đó trong tộc còn đang thúc giục Bùi sư đệ kế thừa vị trí Tông Chủ, vì tiên lộ của Bùi sư đệ, nàng sẽ trực tiếp Phản Hư, không quan tâm đại đạo Phản Hư hay tiểu đạo Phản Hư.

Nhưng bây giờ "Phục Cùng" tổ sư đã tự mình lên tiếng, toàn bộ Thánh tông không ai dám can đảm vì việc này mà làm khó Bùi sư đệ!

Bởi vậy, hiện tại nàng chỉ cần chuyên tâm truy cầu đạo của mình...

"Hình như hai ngày trước nghe thị nữ nhắc tới, Thanh Yếu sơn xảy ra rung chuyển cực lớn"

"Lại đi Thanh Yếu sơn nhìn xem, có thể tìm được cơ duyên đại đạo Phản Hư hay không..."

Suy nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt đứng lên, dự định lập tức lên đường.

Nhưng nàng đang muốn thoát khỏi hành cung, đột nhiên tâm thần tươi sáng, tu vi trong cơ thể tăng vọt!

Lệ Liệp Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó không kịp nghĩ nhiều, lập tức bình tâm tĩnh khí, toàn lực vận chuyển công pháp.

Chỉ có điều, luồng tu vi cuồn cuộn mênh mông tăng vọt một cách khó hiểu này cực kỳ kinh người, như hồng thủy võ đê cuồn cuộn rót vào thể xác nàng, cường độ và quy mô của nó căn bản không phải cảnh giới hiện tại của nàng có thể tiếp nhận.

Chỉ trong nháy mắt, trong thất khiếu của Lệ Liệp Nguyệt đều chảy ra tơ máu tinh tế, trong chớp mắt da thịt mềm mịn như tuyết trên dưới cả người nàng nứt nẻ, máu tươi ào ạt, đây là dấu hiệu sắp bạo thể mà chết!

Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này không do dự chút nào, trực tiếp lấy ra [Tiệm Vân Thứ] bao gồm thiên tài địa bảo đại đạo Phản Hư...

Đúng vậy, nàng muốn trực tiếp bắt đầu đại đạo Phản Hư!

Thanh Yếu sơn.

Cả ngày khói lam quanh quẩn, dãy núi nguy nga đứng vững, lúc này nhìn lại từ đằng xa như đổ sụp một góc.

Nơi dãy núi chập trùng uốn lượn, bây giờ hơi khói bốc lên, vực sâu khổng lồ như sâu thẳm không đáy, vô số bụi mù lộn xộn bay lên, khí tức hừng hực và lạnh băng xen lẫn cuồn cuộn.

Trên trời cao, tiếng sấm không ngừng.

Ánh sáng tím xanh đan xen chiếu khắp toàn bộ thiên địa này.

Giữa không trung.

Bùi Lăng hơi khép hai mắt, ống tay áo phồng lên, khí tức quanh người vô cùng cường thịnh, đã không thua kém "Phục Cùng" tổ sư một chút nào!

Trên trời dài xa xa, Kim Ô nhẹ nhàng trôi nổi, Yêu Đế đang kiên nhẫn chờ đợi.

Bỗng nhiên, Bùi Lăng mở to mắt, trận Tâm Ma kiếp thứ bốn mươi chín đã độ xong!

Chỉ là trận Tâm Ma kiếp này có sự kỳ quái không nói ra được...

Đang nghĩ ngợi, tiếng sấm phía trên dừng lại, kiếp vân bắt đầu tiêu tán.

Yêu Đế không do dự chút nào, lập tức ra tay.

Ánh lửa vàng ròng xông lên trời không, trong nháy mắt đốt toàn bộ phương càn khôn này, cự trảo đen nhánh che khuất bầu trời như thiên võng tuy thưa, ầm vang chụp vào Bùi Lăng.

Ánh lửa ngập trời kêu khóc gào thét, tung hoành tứ phương như có thể thiêu đốt cả thế gian.

Chương 2493: Cực hạn giới này (2)

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn không do dự chút nào, lại đánh ra pháp quyết phức tạp, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần...

Tiếng nói vừa ra, khí tức của hắn lập tức thay đổi, trời cao lại hội tụ kiếp vân cuồn cuộn.

Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức cảm giác không đúng.

Lần thiên kiếp này không thể khóa chặt mình!

Tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, có thể thay thế thiên đạo hạ xuống thiên kiếp!

Nếu trực tiếp dùng hệ thống uỷ thác tiên thuật này, trên cơ bản hệ thống thao tác đều là dùng thiên kiếp khóa chặt đối thủ của hắn, trước đó hắn và Luân Hồi tháp "Ngũ Ôn" giao thủ, luận đạo cùng Vô Thủy sơn trang "Túc Cấp" tổ sư, đều là như thết Bởi vậy, bắt đầu từ trận đạo kiếp thứ sáu, hắn đều thi triển tiên thuật này trước, lấy thiên kiếp khóa chặt mình, sau đó lại dùng hệ thống uỷ thác.

Như thế có thể bảo đảm mỗi một lần thi triển tiên thuật, đều dẫn xuống đạo kiếp cho hắn.

Chỉ có điều, hiện tại hắn lại thi triển tiên thuật này, thiên kiếp như không tìm được vị trí của hắn!

Chỉ chút trì hoãn như thế, cự trảo hỏa diễm đã ầm vang rơi xuống!

Bùi Lăng lập tức xóa bỏ tiên thuật, lúc vội vàng lại không kịp thi triển thủ đoạn khác, lúc này trực tiếp lấy chưởng làm đại đao, chém ngang mà ra!

Xoạt!

Đao khí huyết sắc như chim phượng giương cánh, đường hoàng lo sợ không yên, sắc bén vô song, cắt chém vô số hư không ven đường.

Oanh!

Lưỡi đao khắp nơi, cự trảo hỏa diễm lập tức bị chém thành hai mảnh, ngọn lửa vàng ròng bị đao ý ăn mòn, tan thành mây khói, chớp mắt dập tắt.

Uy thế của đao khí huyết sắc giảm mạnh, lại vẫn dọc theo quỹ tích ban đầu, tiếp tục bổ về phía Yêu Đế.

Keng!

Yêu Đế đánh một trảo bẻ vụn đao khí, mắt lửa trong vắt nhìn về Bùi Lăng phía dưới, tiếng nói ầm vang như sấm: "Bàn Nhai giới, bốn mươi chín kiếp là cực hạn!"

"Ngươi muốn độ càng nhiều đạo kiếp, phải đi vực ngoại hư không!"

Nói xong, trên dưới cả người Yêu Đế có ngọn lửa vàng ròng tăng vọt.

Toàn bộ phương thiên địa này lập tức hóa thành lồng giam biển lửa bao phủ cuồn cuộn.

Tất cả mọi thứ, đất lửa gió nước... Đều bắt đầu cháy hừng hực.

Cả người Bùi Lăng cũng dấy lên ngọn lửa màu vàng.

Hắn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lập tức giật mình, Yêu Đế biết rõ hắn có thể liên tục dẫn kiếp độ kiếp, còn ở bên cạnh trông coi, hóa ra là chờ lúc này!

Chỉ có điều, mặc dù hiện tại hắn chỉ có bốn mươi chín kiếp, nhưng vừa rồi đã có thể tiếp được một kích của Yêu Đế.

Hiện tại cũng chưa chắc không có lực đánh một trận!

Suy nghĩ xoay chuyển động, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Thì ra là thế"

"Vậy không biết tiền bối có thể mở ra phong tỏa Thanh Yếu sơn, để vãn bối ra vực ngoại hư không độ xong đạo kiếp, lại đến đánh một trận cùng tiền bối?"

Tiếng nói vừa dứt, trên dưới quanh người hắn lập tức dâng lên đao ý vô cùng kinh khủng.

Đao ý lạnh thấu xương, thuần túy, bá đạo... Dường như trong thiên hạ, dù người nào chuyện gì vật gì đều có thể một đao mà chém!

Đao ý chầm chậm tản khắp, nơi đi qua ngọn lửa vàng ròng lập tức bị ép lui bước.

Thân thể Bùi Lăng bị thiêu đốt thành than cốc, cũng theo đó khôi phục.

Trên bầu trời, Yêu Đế rộng lớn nói: "Không thể!"

Ngay sau đó, phong tỏa Thanh Yếu sơn như bọt biển bị chọc vỡ, ầm vang vỡ nát!

Lực trùng kích cường đại gào thét lan ra bốn phương tám hướng, vô số cỏ cây núi đá tung bay, dòng sông thay đổi tuyến đường, sông núi biến ảo... Tất cả diễn ra cực nhanh, như là Yêu Đế tự giải trừ phong tỏa!

Bùi Lăng không muốn dây dưa với Yêu Đế, lập tức chạy ra bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Vèo!

Thân hóa huyền ảnh thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], xuyên qua biển lửa trùng điệp, điện xạ mà đi. Ngay lúc hắn sắp thoát ra Thanh Yếu sơn, ánh lửa bùng lên, Kim Ổ to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cự trảo đen nhánh như thần binh lợi khí mang theo tiếng gió lạnh thấu xương, hư không vỡ lên, nhấc lên vô số gió bão hỗn độn, chộp vào đầu Bùi Lăng!

Keng! !

Bùi Lăng bay ngược ra, lôi ra mây đặc liên tiếp giữa không trung, lui ra sau trọn vài dặm, mới khó khăn lắm ổn định thân hình.

Yêu Đế lơ lửng tại chỗ, phía trên lợi trảo có thêm một đạo đao ngấn hẹp dài, ngọn lửa vàng ròng cháy hừng hực, vết đao lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

Cùng lúc đó, bình chướng vô hình tụ đến từ trên dưới bốn phương, lại khóa chặt toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng thầm than đáng tiếc.

Thể xác này của Yêu Đế có tốc độ nhanh hơn hắn.

Cho dù giải trừ phong tỏa Thanh Yếu sơn, hắn cũng rất khó kịp thời chạy trốn khỏi nơi đây.

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng mỉm cười lại nói: "Tiền bối có thể tránh đường không?"

Ánh mắt Yêu Đế trong vắt bình thản nhìn Bùi Lăng trước mặt, hắn ta từng đến Tâm Ma kiếp của tiểu bối nhân tộc này, biết đối phương có được đầu pháp tắc kia "Nghịch".

Chỉ có điều, đầu pháp tắc kia của đối phương cũng không phải bản nguyên, hiện tại lại phát huy ra lực lượng cấp độ bản nguyên!

Chương 2494: Có thể nhường đường?

Có lẽ, đây không phải vấn đề bản nguyên, mà là nội tình của đối phương quá sâu, thực lực quá mạnh!

Thế là, Yêu Đế không nói nhảm một chữ, lúc này giương cánh, lúc vung lên ngọn lửa cuồn cuộn tràn trề giáng xuống như thiên hà cuốn ngược, cuồn cuộn vô tận, trong nháy mắt càn quét về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không do dự nữa, một phát rút ra Cửu Phách Đao, vung trảm mà ra.

Oanh! !!

Trọng Minh tông.

Sâu trong nội môn.

Trong thung lũng ảm đạm, Triêu Na hành cung yên tĩnh đứng sừng sững.

Phòng tu luyện.

Tất cả cấm chế mở ra.

Linh khí cuồn cuộn, dung hợp thiên tài địa bảo hỗn tạp khó mà tính toán tạo thành sinh cơ cường đại, tản khắp cả điện.

Lúc này, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, Lệ Liệp Nguyệt lại không thấy tăm hơi.

Chỉ còn lại một cây chủy thủ, lơ lửng giữa không trung.

Chuôi chủy thủ này óng ánh sáng long lanh như tạo hình từ lưu ly, đường vòng cung tinh xảo, trên thân dao găm như có được mây khói cuồn cuộn, quyển thư tự tại. cẩn thận nhìn lại, lại là hoa văn Thao Thiết thụy vân liên miên, xen lẫn uốn lượn như vô cùng vô tận.

Trên thân chuôi điêu khắc phù văn phức tạp, ngũ thải quanh quẩn, mờ mịt trong trẻo, không có chút khí hung lệ nào, có một cảm giác ưu nhã ung dung khác.

Chỉ có điều, lúc nó lơ lửng như hô hấp như có hành động, lưỡi đao găm đều dễ như trở bàn tay cắt nát hư không.

Theo thời gian trôi qua, lấy đó làm trung tâm, toàn bộ hư không như mạng nhện nứt nẻ.

Đây là [Tiệm Vân Thứ] !

Chính là pháp bảo mà Bùi Lăng lấy năm đầu yêu tộc Hợp Đạo làm tài liệu, dùng bản vẽ đúc khí mà Đọa Tiên đưa cho, chế tạo riêng cho Lệ Liệp Nguyệt.

Vết rách trong hư không dần gia tăng, toàn bộ phòng tu luyện như mặt kính bị đánh nát, vết rách giăng khắp nơi.

Không biết qua bao lâu, trước mặt [Tiệm Vân Thứ] dần hiện ra một đạo u ảnh mờ mịt như mây khói ngưng tụ.

Lúc đầu u ảnh vô cùng nhạt, như gió nhẹ thổi sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.

Nhưng phù văn lấp lánh xung quanh, toàn bộ linh khí và sinh cơ trong phòng tu luyện thoáng chốc như hồng thủy vỡ đê, chủ động quán chú vào u ảnh.

Khí tức mạnh mẽ như đại dương mênh mông xoay quanh, cuồn cuộn vô tận.

U ảnh dần dần thực hóa, chẳng mấy chốc một vòng trắng nõn xuất hiện, lông mi dài buông xuống, eo nhỏ nhắn như liễu, da tuyết môi son... Bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt lại xuất hiện trong phòng tu luyện.

Nàng chân trần mà đứng, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, lại đã tiến vào Phản Hư kỳ!

Đại đạo Phản Hư!

Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, ánh sáng màu tím tối chớp mắt nở rộ, chiếu khắp cả điện.

Nàng lập tức đưa tay, lấy ra một bộ váy đen nhánh từ trong túi trữ vật để ở trên bàn nhỏ bên cạnh, bấm niệm pháp quyết mặc vào.

Cảm nhận được tu vi cường đại trước nay chưa từng có, trên khuôn mặt lạnh băng của Lệ Liệp Nguyệt hiện ra vẻ vui mừng nhàn nhạt. Cơ duyên lần đại đạo Phản Hư này tới khó hiểu, nhưng cũng may hiện tại đã thành công Phản Hư!

Nàng đưa tay đánh một chiêu, nắm [Tiệm Vân Thứ] trong lòng bàn tay.

Chủy thủ ưu nhã tinh xảo, trên đó khí tức thuần hậu cam liệt, trong lạnh băng ẩn chứa đường hoàng, bên trong còn có một đầu pháp tắc do Bùi sư đệ lưu lại...

Đại đạo Phản Hư cần kinh nghiệm sinh và tử chân chính!

Sau khi tu sĩ rơi vào sinh tử hư vô, thần thức, linh trí, ý thức...

Đều không ngừng bị hỗn độn đồng hóa.

Trong lúc ngơ ngác đi lại, chỉ có thể dựa vào một điểm chấp niệm trong đạo tâm khóa chặt hiện thế, lấy đó làm một điểm chân linh trở về.

Đây là chỗ khó khăn nhất của đại đạo Phản Hư.

Nếu chấp niệm không mạnh, chân linh không thể cảm giác hiện thế; chấp niệm không đủ, chân linh cũng không đủ thời gian trở về hiện thế; nếu chấp niệm không thuần, vậy chân linh không thể phân biệt một phương hướng rõ ràng, chỉ hao hết tất cả ở trong hỗn độn mênh mông, cuối cùng quy về hư vô.

Ba loại tình huống này, bất kỳ một loại nào, kết cục của nàng đều là thân tử đạo tiêu chân chính, không còn tồn tại.

Cho dù chấp niệm đủ mãnh liệt, đủ thuần túy, nếu thực lực tu vi của bản thân không đủ, không có lực lượng trở về hiện thế, vẫn đứng trước mạo hiểm vẫn lạc.

Lệ Liệp Nguyệt đã từng hỏi Bùi sư đệ về quá trình hoàn chỉnh đại đạo Phản Hự, trong lòng rõ ràng lúc ấy đối phương dựa vào một câu hứa hẹn "chờ ta trở lại", tìm được đường trở về.

Bây giờ, Bùi sư đệ không ở đây, nàng lợi dụng chuôi [Tiệm Vân Thứ] mà Bùi sư đệ đưa cho nàng, lời hứa sẽ gặp lại, hóa thành chấp niệm sâu tận xương tủy, dùng cái này tìm đường về!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Lệ Liệp Nguyệt lập tức thu hồi [Tiệm Vân Thứ], hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa lực lượng vẫn cuồn cuộn mênh mông trong cơ thể¡s Pháp lực bành trướng như nước thủy triều, lên xuống như sóng to gió lớn, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, váy và tóc dài đều không gió mà bay.

Sau khi đại đạo Phản Hư thành công, đoạt được phản hồi vừa chữa trị nhục thân, trong thất khiếu, vết máu lại nhỏ xuống, toàn bộ thân thể cũng xuất hiện mấy dấu vết nứt nẻ, máu tươi ào ạt chảy xuôi mà ra...

Cho dù là đại đạo Phản Hư, vẫn không thể tiêu hao hết luồng lực lượng kinh khủng vừa xuất hiện!

Chương 2495: Đã có thể chiến một trận!

Thậm chí, hiện tại nàng vẫn có nguy hiểm bạo thể mà chết!

Thanh Yếu sơn.

Dãy núi nguy nga đổ sụp non nửa, vô số hơi khói quấn lấy như cột, âm vang bay lên.

Vực sâu to lớn mới xuất hiện, chỗ sâu không thấy đáy có tiếng động ào ạt cuồn cuộn như suối nước lạnh, như dung nham, đan xen giữa sương bụi hơi nước nhao nhao, mờ mịt đây vực sâu, che đậy tầm mắt.

Từ hư không đến mặt đất, lại đến cả tòa vực sâu, vết đao chi chít khắp nơi, lít nha lít nhít không thể tính toán.

Trong mỗi một vết đao đều tràn ngập đao ý thuần túy lại dày đặc, nó cao ngất kinh khủng, dường như bất kỳ sinh linh gì nhìn lên một cái sẽ bị thiên đao vạn quả, vạn kiếp bất phục.

Giữa không trung, Bùi Lăng cầm đao mà đứng, lồng ngực hơi chập trùng, khí tức hơi bất ổn, trên cả người có mấy vết thương ghê rợn giăng khắp nơi, trong vết thương không thấy giọt máu, chỉ có ngọn lửa vàng ròng cháy hừng hực, cho dù pháp lực bành trướng lặp đi lặp lại cọ rửa, cũng khó mà dập tắt.

Trên bầu trời, Yêu Đế đã không thấy tăm hơi, ba sợi lông Kim Ô đen nhánh nhuộm một chút máu tươi hừng hực, bay xoáy xuống từ giữa không trung.

Bùi Lăng chậm rãi thu đao, sau đó đưa tay chộp một cái, thu ba sợi lông Kim Ô vào lòng bàn tay.

Dù là đúc khí hay luyện đan, đây đều là thiên tài địa bảo cấp cao nhất phương thế giới này, mặc kệ sau này hắn có cần hay không, cũng không thể lãng phí.

"Hụ khụ khụ khụ khục..."

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đột nhiên đè ngực, phát ra một tràng ho khan kịch liệt.

Chợt há mồm phun ra một ngụm tụ huyết đen nhánh, sau đó khí tức lại bắt đầu dân bình phục, ngọn lửa quanh người hắn nhanh chóng chôn vùi, thương thế bắt đầu hồi phục từ từ.

Bốn mươi chín trận đạo kiếp đã có thể chiến một trận với Yêu Đế!

Thế nhưng, phong tỏa Thanh Yếu sơn cũng không biến mất.

Yêu Đế chỉ là tạm thời rút đi, trận chiến này chưa thực sự kết thúc!

Nghĩ tới đây, thân hình Bùi Lăng khẽ động, trong nháy mắt chạy tới bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Trải qua những ngày này, phong tỏa Thanh Yếu sơn đã rút nhỏ hơn ban đầu rất nhiều.

Lúc này, Bùi Lăng đi đến bên ngoài Thanh Yếu sơn, lập tức phát hiện phía trước xuất hiện một bình chướng vô hình.

Bình chướng này vô hình vô chất, trông như có thể dễ dàng xuyên qua nhưng sau đó sẽ trở về tại chỗ trong vô thức.

Lúc hắn mới vào Thanh Yếu sơn còn chưa vượt qua một trận đạo kiếp nào, vì vậy không nhìn ra sự huyền diệu của bình phong này.

Nhưng tu vi hiện tại lại có thể nhìn ra huyền cơ trong đạo bình chướng này!

Chỉ có điều, nhìn ra cửa ải dễ dàng, muốn phá giải lại vô cùng khó khăn.

Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ một lượt, đột nhiên đưa tay chém ra một đạo đao khí huyết sắc!

Huyết sắc trào lên như nước thủy triều, như thiên quân vạn mã gào thét bành trướng, lấy khí thế trùng điệp ầm vang đập xuống.

Xoạt!

Đao khí không trở ngại chút nào xuyên qua bình chướng, nhanh chóng đi xa.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng lập tức mất đi cảm giác với đao khí của mình.

"Hình như... Là tiên thuật?" Hắn nhíu mày, muốn phá giải tiên thuật, hiện tại có hai con đường tắt: Thứ nhất là mời ý chí Chân Tiên ra, lấy tầm mắt của ý chí Chân Tiên muốn phá giải một môn tiên thuật, tuyệt đối không phải việc khó!

Thứ hai là sử dụng hệ thống uỷ thác!

Trên thực tế, lúc trước hắn và "Phục Cùng" tổ sư cách không trò chuyện, để Tư Hồng Khuynh Yến đến gần Thanh Yếu sơn cũng vì sử dụng hệ thống uỷ thác, rời khỏi Thanh Yếu sơn!

Chỉ là sau đó đạo kiếp giáng lâm quá nhanh, làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn.

Mỗi một trận đạo kiếp kết thúc lại phải tránh né sự đuổi giết của Yêu Đế, căn bản không có khe hở sử dụng hệ thống uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]...

"Bản tôn ý chí Chân Tiên bị ta đánh cắp lực lượng nhiều lần như vậy, không biết có thể giúp ta không..."

"Hơn nữa, không biết vị tiên nhân hạ giới kia còn ở Bàn Nhai giới hay không..."

"Tốt nhất ta đừng mạo hiểm"

"Một khi mời ý chí Chân Tiên ra, dù ý chí Chân Tiên chịu giúp ta nhưng nếu gọi vị tiên nhân kia tới sẽ rắc rối!"

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đưa ra quyết định, dùng hệ thống!

Thế nhưng, vì lý do cẩn thận, lại xác nhận vị trí Tư Hồng Khuynh Yến một chút.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh mở miệng: "Phục Cùng tiền bối!"

Tiếng nói vừa ra, hắn lẳng lặng chờ đợi nguyên tại chỗ một lát, xung quanh gió núi qua tai, cổ cây xột xoạt, yên lặng như tờ, lại không có bất kỳ đáp lại nào.

Bùi Lăng nhướn mày, thời gian cấp bách, không thể chờ đợi thêm nữa!

Thế là, hắn lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] !"

Bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Dãy núi lồng lộng, nước biếc chảy dài.

Khói xanh quanh quẩn, giữa không trung có một bóng dáng cổn miện đứng chắp tay.

Chung Quỷ thị Thái Thượng Hoàng "Chiêu Dung" hơi khép hai mắt, khí tức quanh người đường hoàng quang minh như mặt trời mới mọc từ từ, chiếu rọi tứ phương, lại không có chút khốc liệt nào.

Ở phương hướng mà hắn ta đang nhìn, ngàn vạn dãy núi đứng sừng sững liên miên, lúc này lại đều mây đen che đậy.

Khói mù trùng điệp như vô cùng vô tận, vô số điện xà cuồn cuộn, không ngừng hội tụ thành kiếp lôi to lớn, ầm vang đánh xuống dãy núi.

Chương 2496: "Bản nguyên"

Tiếng vang kinh thiên động địa liên tiếp, như triểu cường mãnh liệt truyền ra.

Cả vùng run nhè nhẹ, cá chép vọt sóng, phi cầm đi xa, tẩu thú run rẩy... Vạn vật đều lo sợ không yên dưới thiên uy.

Đột nhiên, tiếng lôi đình dừng lại, mây đen bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

Chẳng mấy chốc, trong Thanh Yếu sơn lại truyền tới tiếng động to lớn kinh thiên động địa, theo hư không bị dư chấn cường đại xung kích lặp đi lặp lại xé rách, là Yêu Đế đang giao thủ với vị độ kiếp kiat Ngọn lửa vàng ròng cuồn cuộn dâng lên, như lại dâng lên một vòng mặt trời huy hoàng từ sâu trong Thanh Yếu sơn.

Sóng nhiệt cuồn cuộn như hồng thủy vỡ đê, gào thét mà ra, nhào về phía bốn phương tám hướng.

"Chiêu Dung" mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy mang theo vẻ phức tạp nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Gần vạn năm qua, đây là lần thứ hai Yêu Đế ra tay.

Lần trước, cũng là Trọng Minh tông xâm lấn Thanh Yếu, lúc ấy "Hằng Tà" đã là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp, thực lực quét ngang tổ sư chín tông, có thể nói bễ nghễ nhất thời.

Sở dĩ đêm trước khi phi thăng lại cử tông môn giết vào khu vực yêu tộc, vốn là muốn trước khi mở ra Phù Sinh kỳ cục chiếm một bộ thể xác Yêu Đế hồng hoang trước, tiến thêm một bước tăng cưởng thực lực của mình.

Nhưng cuối cùng Yêu Đế dùng năm bộ thể xác đánh bại "Hằng Tà'..

Mặc dù nói sau này thương thế của "Hằng Tà" khôi phục, nhưng đến cùng lại vẫn lạc trong lần Phù Sinh kỳ cục kia...

Tiên lộ, không thể bại!

Một khi bại, khí số giảm mạnh, rất khó thành công phi thăng!

Lần này... Bùi Lăng còn chưa Đại Thừa, mặc dù hắn đã vượt qua bốn mươi chín kiếp, nhưng hiển nhiên đạo kiếp Độ Kiếp kỳ của hắn không chỉ bốn mươi chín kiếp!

Dù cho là sáu mươi bốn kiếp, tám mươi mốt kiếp...

Chỉ cần không độ xong tất cả đạo kiếp, vậy vĩnh viễn chỉ là Độ Kiếp!

Chỉ có tu sĩ đạt tới Đại Thừa, pháp lực mới có thể bắt đầu lột xác thành tiên lực!

Cùng lúc đó, thần hồn, đạo thể... Tất cả mọi thứ, đều xảy ra một sư bay vọt về chất.

Bởi vậy, Đại Thừa kỳ cũng có danh xưng "Bán tiên"!

Một đường cách biệt này chính là cách biệt tiên phàm!

Thế nhưng, Bùi Lăng này khác với "Hằng Tà" lúc trước, hiện tại tu vi của hắn chỉ là Độ Kiếp.

Cho dù bại thật, chỉ cần không chết, sau đó lại bổ sung đủ đạo kiếp, khí số sẽ không hao tổn quá nhiều.

Sau đó đối phương tiến về Phù Sinh cảnh mở ra Phù Sinh kỳ cục, tất cả Đại Thừa chín tông vẫn đi cùng nhau...

Lúc đang suy nghĩ, một bóng hình xinh đẹp linh lung yểu điệu đột nhiên xuất hiện bên cạnh "Chiêu Dung" không xa.

Nàng hoa phục váy gấm, ba búi tóc đen tán ở sau lưng như thác nước trút xuống, đôi mắt sáng đầy nước, tiên tư dật mạo, lúc xuất hiện quanh người có ngàn vạn phồn hoa chen chúc như hoa thần giáng lâm, khuynh quốc khuynh thành, nghỉ thái vạn phương!

Chỉ có điều, thứ khiến "Chiêu Dung" nhìn chằm chằm lại là khí tức Đại Thừa kỷ quanh quẩn quanh người nàng.

"Chiêu Dung" lập tức lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Không Mông đạo hữu, chúc mừng!"

"Không Mông" khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra ý cười vui vẻ, sau đó nhanh chóng thu liễm, bình tĩnh hỏi: "Tình huống bây giờ như thế nào?"

"Chiêu Dung" nói: "Thế hệ nhóc con đều không có trở ngại."

"Có mấy lần gặp phải nguy hiểm, ta vốn định cách không ra tay nhưng mấy tiểu bối đều là khí số hưng thịnh, đều gặp dữ hóa lành."

"Cho đến bây giờ, ta chưa từng ra tay một lần"

Nói đến chỗ này, hắn ta lại nói tiếp: "Thế nhưng, hiện tại Bùi Lăng đã độ bốn mươi chín kiếp, lại chưa Đại Thừa."

"Hiện tại không đi vực ngoại hư không, kiếp thứ năm mươi không thể hạ xuống"

"Bây giờ Yêu Đế đã ra tay với hắn, không biết tiếp theo hắn có thể sống sót hay không."

Yêu Đế đã ra tay với Bùi Lăng?

"Không Mông" tổ sư cau hàng lông mày kẻ đen nhìn Thanh Yếu sơn, thấy trên đó kiếp vân dù tán, tiếng động bên trong lại càng liên tục hơn, đủ loại tiếng vang liên tiếp truyền ra, theo sóng nhiệt cuồn cuộn, đao ý cao ngất, cho dù cách sơn thủy trùng điệp xa xôi, lại vẫn khiến những phi cầm tẩu thú ở chỗ bọn họ tranh nhau bỏ chạy, vô số vảy lưng trong nước sông, toàn bộ sinh linh đều đi xa.

Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Tiếp theo ta sẽ trông coi ở chỗ này."

"Đạo hữu tiến đến độ kiếp."

"Ta sẽ để ý đám tiểu bối, không để bọn họ xảy ra chuyện."

"Về phần Bùi Lăng..."

"Kẻ này không đi con đường chín tông, bây giờ mệnh nhận khí số chín tông, sẽ không dễ vẫn lạc như vậy."

"Cho dù hắn không phải đối thủ của Yêu Đế, nhưng muốn chạy trốn giữ mạng cũng không khó lắm"

"Hơn nữa, Dược tiên nữ quý triều cũng đã có thể bắt đầu tiên lộ."

"Cho dù Bùi Lăng thân tử đạo tiêu ở đây, cũng còn có Dược tiên nữ làm người dẫn đường tiên lộ lần này:"

"Chúng ta không cần lo lắng không có ai mở ra ván cờ!"

"Chiêu Dung" gật đầu, nói: "Vậy ta đi độ kiếp trước."

"Nơi đây làm phiền đạo hữu!"

"Không Mông" gật đầu nói: "Đạo hữu cứ việc tiến đến!"

"Chiêu Dung" vung ống tay áo một cái, ánh sáng vàng nhạt lấp lánh trời cao, trong chớp mắt hắn ta đã biến mất không thấy gì nữa.

Đưa mắt nhìn đồng đạo rời đi: "Không Mông" thu hồi ánh mắt muốn nhìn về phía Thanh Yếu sơn, đã thấy tiếng động chiến đấu sâu trong Thanh Yếu sơn đột nhiên dừng lại, vừa nãy sóng nhiệt cuồn cuộn còn vô cùng kinh khủng, tiêu tán tứ phương, lấy tốc độ cực nhanh rút lui.

Chương 2497: "Bản nguyên" (2)

Lại có đao ý bá đạo cô đọng như thực chất xông lên trời không, chỉ một thoáng tràn ngập muôn sông nghìn núi, uy áp mặt đất!

"Không Mông" khẽ giật mình, hiển nhiên trận chiến giữa Yêu Đế và Bùi Lăng đã kết thúc.

Nhưng nhìn khí tượng này, chẳng lẽ Bùi Lăng thắng?

Nghĩ tới đây, trong hai con ngươi nàng lập tức nổi lên màu ngũ thải, trong tầm mắt vòng phong tỏa Thanh Yếu sơn của Yêu Đế lập tức nhạt lại, hóa thành từng tầng lưu ly, hiện ra cảnh tượng phía sau.

Vốn lúc nàng Độ Kiếp kỳ cũng bị tầng phong tỏa này ngăn lại, không thể nhìn thấy tình huống cụ thể trong Thanh Yếu sơn.

Nhưng hiện tại tu vi của nàng đã tiến vào Đại Thừa, tiên lực tụ vào hai mắt, tất cả mọi thứ bên trong Thanh Yếu sơn rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trước mắt nàng.

Chỉ thấy, Thanh Yếu sơn vốn cỏ cây xanh um, khắp nơi sơn minh thủy tú, lúc này lại mấp mô, khắp nơi đều là vực sâu to lớn hơi khói bốc lên, lưu huỳnh gay mũi.

Trên một tòa vực sâu trong đó, một bóng người cầm trường đao trong tay, chậm rãi nhét về vỏ, huyền bào phần phật, khí tức nội liễm, vẻ mặt lạnh nhạt, chính là Bùi Lăng!

Trong sương mù đầy trời chỉ có hắn một thân một mình, Yêu Đế đã biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt "Không Mông" lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên, Bùi Lăng này lấy tu vi Độ Kiếp kỳ đánh lui Yêu Đế?

Sau khoảng thất thần ngắn ngủi, nàng nhanh chóng kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Chân thân của Yêu Đế là Tâm Mộc một trong tam đại thần mộc hồng hoang!

Bản chất của hắn ta là tiên!

Không phải bán tiên, mà là tiên mộc chân chính!

Trong tam đại thần mộc là cổ tiên duy nhất tồn tại đến nay!

Mặc dù hiện tại hắn ta không thể vận dụng chân thân, nhưng lúc trước "Hằng Tà" sáu mươi bốn kiếp cũng thua trong tay thể xác của đối phương!

Toàn bộ Thanh Yếu sơn, có thể che chở yêu tộc còn sót lại sau khi chiến bại thời thượng cổ, có thể duy trì khí số yêu tộc, có thể trở thành một trong bốn khu vực nguy hiểm... Đều vì vị Yêu Đế này!

Phương thế giới này không tính Phù Sinh cảnh, không tính vị bị phong ấn ở Vĩnh Dạ hoang mạc, sự tồn tại mạnh nhất là vị Yêu Đế này!

Lúc trước ba vị cấm kỵ U Tố mộ liên thủ, ngược lại có thể chống lại Yêu Đế.

Nhưng lần tiên lộ trước, sau khi "Chú" phi thăng, bây giờ U Tố mộ chỉ còn hai vị cấm kỵ, lại không thể so sánh với Yêu Đế nữa!

Bây giờ, Bùi Lăng lấy sức một mình, trong tình huống tu vi chưa đến Đại Thừa đối mặt với Yêu Đế, không những không chết, ngược lại còn thắng?

Nghĩ tới đây: "Không Mông" lập tức nhận ra điều gì đó, khẽ gật đầu như nói một mình: "Tám mươi mốt kiếp?"

Bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Trong khe núi.

Hành cung bạch cốt nhẹ nhàng trôi nổi.

Chính điện.

Tư Hồng Khuynh Yến hồng y đỏ hơn máu, búi tóc bảo trâm ngồi trên bảo tọa cao cao, đang chuyên tâm tu luyện.

Quanh người nàng pháp lực bành trướng, khí tức cường thịnh.

Sau một lát, một trận tu luyện kết thúc, nàng chậm rãi thu liễm khí tức.

"Sắp Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong, sao nghiệt súc Bùi Lăng kia vẫn chưa có chút tin tức nào?"

Mở mắt ra, nhìn quanh cung điện trống rỗng một vòng, Tư Hồng Khuynh Yến nhẹ cau mày ngài, [Thời gian chuyển] không có tình cảnh mới, nàng đã tu luyện đến không có ý nghĩa...

Bởi vậy, từ nửa năm trước, nàng đã bắt đầu lĩnh hội truyền thừa của "Hằng Tà" tổ sư.

Dưới di trạch tổ sư sáu mươi bốn kiếp, tu vi tăng lên cực nhanh, có thể nói đột nhiên tăng mạnh.

Chỉ có điều, hiện tại truyền thừa của "Hằng Tà" tổ sư cũng gặp phải bình cảnh...

Căn cứ vào truyền thừa của "Hằng Tà" tổ sư, tu sĩ chín tông, đạo thống hoàn chỉnh, nội tình cường đại, thực lực cao tuyệt...

Nhưng lại thiếu "Bản nguyên"!

Tu vi như thế đạt tới Độ Kiếp, nội tình hơi không đủ, chỉ có bốn mươi chín kiếp; cho dù thiên tư trác tuyệt, căn cơ hùng hậu, tối đa cũng chỉ sáu mươi bốn kiếp, không thể phục khắc thần thoại của tiên tổ...

Nếu mở ra Phù Sinh kỳ cục, một khi gặp gỡ "Bản nguyên", chắc chắn bị quản chế khắp nơi, cho dù cuối cùng thành tiên cũng là tiên cốt có vết, tiên đồ có tận.

Muốn để đạo kiếp của mình cao hơn một cấp độ, muốn thực lực trở nên mạnh hơn, muốn nắm giữ tiên cơ trong Phù Sinh kỳ cục, nhất định phải có một đầu "Bản nguyên"!

Bàn Nhai giới chỉ có hai nơi có thể thu hoạch được "Bản nguyên".

Thứ nhất là Phù Sinh cảnh; thứ hai là Thanh Yếu sơn.

Những nơi "quỷ dị" trong thiên hạ đều đến từ Phù Sinh cảnh, "Pháp" trong "quỷ dị" sẽ có chưa "Bản nguyên" thành hình!

Cho tới nay, chín môn phái lớn đều có một quy củ là thiên kiêu xuất sắc nhất đương thời cần tiến về nơi "quỷ dị" tìm "Pháp"

trước khi Kết Đan...

Có lẽ trước kia, chín môn phái lớn đều cực kỳ nghiêm khắc tuân thủ quy củ này.

Nhưng sau đó... Tìm thấy "Pháp" ở nơi "quỷ dị", không có được truyền thừa sau đó, con đường càng chạy càng khó.

Cuối cùng hoặc là dừng bước ở cảnh giới nào đó chưa tiến vào Độ Kiếp, hoặc là từ bỏ đầu "Pháp" phải cửu tử nhất sinh mới có được... So sánh ra, dùng "Pháp" do bản tông cung cấp có được đạo thống và truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ cần tư chất đầy đủ, cơ bản đều có thể đi đến Phản Hư kỳ, Hợp Đạo kỳ... Thậm chí là Độ Kiếp!

Bởi vậy, dần dần, đầu quy củ này trở thành một hình thức.

Chương 2498: Thể xác hồng hoang

Đệ tử đi đến nơi "quỷ dị" tìm "Pháp", từ lúc đầu là thiên kiêu mạnh nhất, biến thành đệ tử có chút thiên phú cũng không coi là đỉnh phong, nghĩ trăm phương ngàn kế tranh đoạt tài nguyên...

Nếu không thu hoạch được "Bản nguyên" của Phù Sinh cảnh trước khi Kết Đan, sau khi Kết Đan sẽ rất khó có cơ hội.

Còn "Bản nguyên" Thanh Yếu sơn...

Phía trên Tâm Mộc có rất nhiều thể xác hồng hoang.

Trong mỗi bộ thể xác hồng hoang đều có một đầu "Bản nguyên"!

Đúng vậy, truyền thừa tiếp theo của "Hằng Tà" tổ sư là bắt đầu bóc ra "Bản nguyên" chỉ pháp từ trong thể xác hồng hoang!

Chỉ cần thành công chiếm cứ một đầu "Bản nguyên", không chỉ có thể thêm một đầu pháp tắc, thực lực tu vi cũng có thể một phát lên trời.

Thậm chí tu sĩ Hợp Đạo hậu kỳ có thể trực tiếp thử đột phá Độ Kiếp!

Chỉ có điều, hiện tại tu vi của Tư Hồng Khuynh Yến mới Hợp Đạo, sao có thể đi lấy một bộ thể xác hồng hoang?

Nghĩ tới đây, nàng hừ lạnh một tiếng: "Hằng Tà" tổ sư này thật không biết thương cảm hậu bối, không chịu trách nhiệm!

Lại không biết chuẩn bị thêm một phần vật liệu cần thiết trong truyền thừa...

Thanh Yếu sơn.

Chỗ sâu.

Tâm Mộc quan to lớn tứ cực, rủ xuống bóng đen vạn dặm.

Trên ngọn cây như một thế giới kỳ côi to lớn khác vô cùng bao la.

Lúc này, tất cả đầu cành phẩm chất không đồng nhất, lại không còn chiếc lá, chỉ có từng bộ quan tài có to có nhỏ.

Cơn gió dài thổi qua, nắp quan tài đập vào nhau, tiếng vang nặng nề xuyên qua tĩnh mịch hoang vu, quái đản lạnh lẽo.

Gốc cây cao lớn nguy nga không có chút sinh cơ, lại vẫn đứng thẳng giữa vòm trời, trầm mặc lại kiên định.

Bỗng nhiên, một ánh lửa vàng ròng cắt qua bầu trời.

Kim Ô nhanh chóng phi độn đến từ đằng xa, thể xác đen nhánh không nhìn ra tình hình cụ thể, chỉ có ngọn lửa màu vàng quanh quẩn xung quanh sáng tối chập chờn, như ánh nến đau khổ giãy giụa trong cơn gió mạnh.

Vèo!

Yêu Đế không do dự chút nào, hóa thành một đạo độn quang, chưi vào quan tài to lớn mở ra.

Ngay chớp mắt này, một tia lửa cuối cùng trên người Kim Ô ầm vang dập tắt!

Nắp quan tài lập tức đóng lại.

Ngay sau đó, phía trên Tâm Mộc xuất hiện một luồng sinh cơ.

Giống như trước đó, nó vừa xuất hiện đã nhanh chóng trôi qua.

Nhưng chẳng mấy chốc năm bộ quan tài to lớn đồng thời mở ra.

Sinh cơ phía trên Tầm Mộc lập tức dừng trôi qua.

Khí tức viễn cổ sôi trào mãnh liệt, năm đầu yêu thú chậm rãi leo ra quan tài.

Yêu thú thứ nhất mặt người thân chim, tai đeo hai con rắn, chân đạp Xích Luyện, quanh thân quanh quẩn dịch khí nồng đậm như thực chất, vừa ra khỏi quan tài đã có cơn gió mạnh đi theo, đây là "Ngu Cường"; Yêu thú thứ hai sáu chân bốn cánh, không tai, không mắt, không miệng, không mũi, toàn bộ thể xác hồng quang hiển hách, ánh sáng như lửa, chiếu rọi nửa bầu trời thành sông đỏ, là "Đế Giang"; Yêu thú thứ ba mặt người thân dê, mắt mọc dưới nách, răng dày như hổ, lợi trảo như dao, tiếng như trẻ sơ sinh, lại là "Bào Hào"; Yêu thú thứ tư chín đầu thân rắn, chín đầu đều là dáng vẻ anh hài nhân tộc, năm nam bốn nữ, tay chia thủy hỏa, có ngọn lửa bừng bừng, nước đục chen chúc ở bên, quanh người âm dương nguyên khí mờ mịt như sương, chính là "Cửu Anh"; Yêu thú thứ năm như Khổng Tước, lông vũ xinh đẹp, chiết xạ ánh sáng ngàn vạn nhưng thể xác khổng lồ, xòe hai cánh như có thể che khuất bầu trời, lúc khẽ nhúc nhích gió lốc sinh ra trên đất bằng, Tâm Mộc to lớn cũng nhẹ nhàng lay động, đây là "Đại Phong"!

Thanh Yếu sơn.

Ở một tòa tiểu sơn cốc không tên cách Mạc Thừa sơn một khoảng.

Hoa đại không biết tên nở rộ đầy mắt, đủ loại hương thơm xen lẫn, tạo ra mùi thơm tươi mát đặc biệt ở vùng bỏ hoang.

Suối nước trong veo chảy rì rào, uốn lượn chảy xuôi qua cả thung lũng.

Ở góc hẻo lánh không có một ai, phù văn phong cấm, ẩn nấp, huyễn hóa sáng tắt, Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức quay lưng vào nhau, mơ hồ thành vòng, đang ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện.

Yêu tộc hoàng triều và Tưởng Phong Vật thì co quắp bên cạnh, không dám tới gần nhưng cũng không dám rời xa, cũng không dám thở mạnh.

Bỗng nhiên, Phó Huyền Tự mở hai mắt ra, nhìn ra bên ngoài trận pháp.

Thấy cảnh này, yêu tộc hoàng triều và Tưởng Phong Vật lập tức căng thẳng.

Thấy Phó Huyền Tự không lập tức nói chuyện, Tưởng Phong Vật vội vàng cẩn thận hỏi: "Đạo tử tiền bối, xin hỏi là yêu thú tới hay Tứ điện hạ và Kiểu tiên tử trở về?"

Phó Huyền Tự bình tĩnh nói: "Là yêu thú, chuẩn bị chiến đấu!"

Từ lần trước thoát khỏi tay Tuyết Hồ tộc, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang xác nhận ba người Phó Huyền Tự không có vấn đề, sau khi nói chuyện với đám người, đã bắt đầu tìm kiếm cơ duyên cửu kiếp Hóa Thần ở trong Thanh Yếu sơn.

Yêu tộc hoàng triều và tán tu Tưởng Phong Vật do ba người Phó Huyền Tự phụ trách che chở.

Hành động lần này, thứ nhất là ba người Phó Huyền Tự cũng đã Hóa Thần, không cần đi tìm cơ duyên gì nữa; hai là bây giờ ba người Phó Huyền Tự đạo tâm có thiếu, tiến hành che chở nhỏ yếu có thể ổn định đạo tâm của ba người ở một mức độ nào đó.

Bởi vậy, hiện tại ngoại trừ thỉnh thoảng dùng Truyền Âm Phù liên hệ với Chung Quỳ Kính Y còn có Kiều Từ Quang, đã lâu không gặp mặt hai người.

Chương 2499: Có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức!

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự đứng lên, Ninh Vô Dạ và Chung Quỳ Việt Cức ở phía sau hắn ta cũng đứng lên, lúc suy nghĩ của ba người xoay chuyển, đều lấy ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu.

Nhìn tình cảnh này, Tưởng Phong Vật không do dự chút nào, lập tức chuyển bước, nhanh chóng lùi đến sau lưng ba người; yêu tộc hoàng triều cũng giống hắn ta, đều hóa thành thân người cố gắng thu nhỏ thân thể, trốn trong góc hẻo lánh sau lưng ba người.

Ngay sau đó, trận pháp bị một cái cự trảo bẻ vụn, lộ ra một yêu thú ba đầu thân sư, khí tức hung bạo.

Đầu yêu thú này thấy ba người Phó Huyền Tự, lập tức thể hiện ra vẻ khát máu, không nói bất kỳ điều gì, hắn ta mở ra cái miệng to như chậu máu, đồng thời cắn về phía ba người!

Gió tanh đập vào mặt, ống tay áo phần phật, Phó Huyền Tự lạnh lùng quát: "Giết!"

Thanh Yếu sơn.

Tòa dốc núi nào đó.

Cỏ mọc xa nhau, trời chiều ánh tà dương.

Trên mặt đất khắp nơi đều là vết trảo, vết thương, khí tức đấu pháp chầm chậm tản khắp.

Chung Quy Kính Y một thân một mình, bóng dáng bị kéo thành bóng đen hẹp dài.

Nàng cầm trường thương trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước.

Kia là một đầu gấu ngựa kích cỡ tương đương cự thú, loại ly, vằn giao thoa như mèo, trong hai con ngươi có lửa xanh bay vút lên, toàn bộ thể xác hiện ra hình dạng hơi mờ, đuôi dài dựng đứng lên như cờ, khí tức cực kỳ cường đại. Trong lúc hô hấp như hòa vào toàn bộ phương thiên địa này, đây là đại yêu Thanh Yếu biểu tượng thuần huyết!

Trong ánh mắt nó nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y, tràn đầy tham lam và thèm nhỏ dãi.

Lúc này khí tức của Chung Quy Kính Y hơi bất ổn, nàng và đầu yêu thú này đã triển đấu hồi lâu, yêu thú này huyết mạch thuần túy, không thua gì Tuyết Hồ tộc gặp được trước đó!

Hơn nữa, tu vi của đối phương là Hóa Thần, cao hơn nàng!

Lúc này, đầu yêu thú này miệng nói tiếng người, trầm giọng nói:

"Ta từ bên Thiên Hồ tộc biết, lần này các ngươi có tất cả sáu tên nhân tộc"

"Bây giờ năm tên còn lại đang ở nơi nào?"

"Nói ra tung tích của bọn họ, ta có thể để ngươi chết không đau khổ!"

Chung Quy Kính Y lạnh lùng nói: "Qua cửa ải của bản cung trước, lại quan tâm vị trí của những người khác cũng không muộn!"

Nói xong, nàng trực tiếp đâm ra một thương, mũi nhọn như tuyết mang khí thế lôi đình vạn quân, chỉ thẳng vào đầu yêu thú...

Oanh! !!

Thanh Yếu sơn.

Một vùng bỏ hoang.

Cây hỗn tạp mọc thành bụi, cỏ cây mạnh mẽ.

Tàn nhánh lá rụng bay lả tả vẩy xuống đầy đất, chất lỏng chảy ra lúc cỏ cây bẻ gấy tản ra hương thơm vùng quê đặc biệt Một tảng đá lớn mọc đầy rêu xanh yên tĩnh đứng sừng sững.

Nữ tu tóc mây tiêu nhan ngồi xếp bằng trên đá, dáng người nàng uyển chuyển, ánh mắt trong vắt sáng tỏ, mắt như hoa đào, da như mỡ đông, áo trắng váy xanh buông xuống mép tảng đá, như là hoa quỳnh mềm mại nở rộ trên vách đá.

Lúc này, trong bàn tay trắng nõn tinh tế của nàng nhẹ nắm một nhánh hoa như mới hái từ đầu cành, trên nhánh hoa hơn một xích có lấm ta lấm tấm nụ hoa màu trắng, vô số phù văn nhỏ bé sáng tắt. Nụ hoa hơi dính máu, hiện tại đang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Nhánh hoa chập chờn, khí tức nặng nề ngai ngái tràn ngập khắp nơi.

Xung quanh tảng đá lớn ngốn ngang lộn xôn xác đủ loại yêu thú.

Máu tươi ào ạt chảy xuôi, thẩm thấu toàn bộ mặt đất.

Mùi máu tanh xen lẫn vào gió núi, nhanh chóng đi xa.

Những mùi máu tanh tươi mới này chắc chắn sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú mạnh hơn.

Lúc này, Kiều Từ Quang không hề có ý nhanh chóng rời khỏi nơi đây, khí tức quanh người nàng liên tục tăng lên, vô cùng cường thịnh.

Khẽ ngẩng đầu, thấy kiếp lôi kinh khủng ở nơi xa đã dừng lại, kiếp vân nặng nề cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, Kiều Từ Quang hơi nhắm mắt, thời cơ đã đến!

Ngay sau đó, quanh người nàng bộc phát ra khí thế dời núi lấp biển, kiếp vân hội tụ trên trời cao, điện quang sáng chói.

Đây là Hóa Thần kiếp!

Trước bình chướng vô hình vô chất, bóng người huyền bào đứng giữa không trung.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh mới có thể tiếp tục tu luyện..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh, hệ thống đang định vị lô đỉnh cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra vị trí một lô đỉnh..."

Tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống vang lên trong đầu Bùi Lăng, hắn lập tức thầm thở phào, cực kỳ tốt, Tư Hồng Khuynh Yến còn ở gần Thanh Yếu sơn, không hề rời đi!

Hiện tại chỉ cần Yêu Đế không lập tức tới cắt ngang ủy thác của hắn, hệ thống sẽ dẫn hắn thoát khỏi Thanh Yếu!

Thủ đoạn loại khốn trận này, cho dù là tiên thuật cũng không thắng được hệ thống!

Hắn có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng thấy hệ thống thao túng thân thể của hắn, đưa tay xé mở một đầu kẽ nứt không gian hẹp dài.

Sau đó, hắn đưa tay thăm dò vào trong kẽ nứt, ôm được cái gì đó, chợt thu hồi cánh tay.

Chương 2500: Có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức! (2)

Trong nháy mắt, Tư Hồng Khuynh Yến bị lôi ra từ trong kẽ nứt, xuất hiện ở trước mặt hắn.

Sau đó kẽ nứt không gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tư Hồng Khuynh Yến hoa phục châu trâm, vẻ mặt mơ hồ, hai tay duy trì tư thế bấm niệm pháp quyết tu luyện, dường như còn không biết xảy ra chuyện gì.

Bùi Lăng cũng ánh mắt đờ đẫn, nhìn Tư Hồng Khuynh Yến trực tiếp bị hệ thống bắt vào Thanh Yếu sơn, đầu óc trống rỗng.

"Leng keng! Kiểm tra ra gần đây có lô đỉnh phù hợp điều kiện, hệ thống đưa tặng miễn phí cho..."

Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần.

ĐM hệ thống thiểu năng!

Hắn tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] là muốn hệ thống thao túng hắn rời khỏi Thanh Yếu sơn, đi tìm Tư Hồng Khuynh Yến!

Kết quả hiện tại, hệ thống lại đưa Tư Hồng Khuynh Yến vào Thanh Yếu sơn! !

"Nghiệt súc! Ngươi muốn làm gì bản cung? !" Lúc này, cuối cùng Tư Hồng Khuynh Yến đã phản ứng lại, nàng bắt đầu ra sức giãy giụa, áo ngoài vải thun vạt cân đỏ hồng như máu, nhẹ mềm như khói nhanh chóng trượt xuống từ vai, lộ ra một vệt ánh sáng như tuyết.

Bùi Lăng tê cả da đầu, hắn cũng rất thích loại phản kháng này của Tư Hồng Khuynh Yến, chỉ là hiện tại...

Nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, hắn bị hệ thống điều khiển lại đưa tay ra, một lần nữa xé mở một đầu kẽ nứt không gian hẹp dài lạnh lẽo.

Bùi Lăng một tay ôm Tư Hồng Khuynh Yến, một tay khác lại thăm dò vào kẽ nứt không gian, chẳng mấy chốc lại bắt được cái gì đó, cánh tay chậm rãi thu hồi.

Một bóng hình xinh đẹp diễm sắc tuyệt thế, đôi mắt sáng đây nước, bị bắt ra theo động tác cánh tay hắn.

Nàng váy áo hoa lệ, khuynh quốc khuynh thành, chính là tổ sư Tố Chân Thiên "Không Mông"!

Kẽ nứt không gian lập tức biến mất.

"Leng keng! Đưa tặng lô đỉnh thành công, hiện tại hệ thống bắt đầu tu luyện..."

Sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng thì căng thẳng, đây là một vị Đại Thừa!

$%@I!

Đệt Hắn tưởng hệ thống đưa Tư Hồng Khuynh Yến vào Thanh Yếu sơn đã đủ thiểu năng! Không ngờ hệ thống thiểu năng này lại đưa cho hắn một vị nữ tu Đại Thừa kỳ!

Cùng lúc đó: "Không Mông" đang cách không nhìn đệ tử nhà mình độ Hóa Thần kiếp, đột nhiên cảnh tượng thay đổi, vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại đã thấy mình xuất hiện bên trong Thanh Yếu sơn, Bùi Lăng đang một tay ôm bờ eo của nàng, một tay khác thì ôm Tông Chủ Trọng Minh tông đương thời, Tư Hồng Khuynh Yến.

Không đợi "Không Mông" làm ra nhiều phản ứng hơn, hai tay Bùi Lăng trực tiếp thăm dò vào trong quần áo hai người...

"Không Mông" lập tức giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy!

Bùi Lăng này dám vô lễ với nàng giữa ban ngày ban mặt... Người trong ma đạo, quả nhiên ma tính sâu nặng, không thể tin tưởng! !

Thậm chí, trong ngực kẻ này còn ôm Tông Chủ Trọng Minh tông đương thời!

Chưa nói đến cưỡng đoạt thê tử Tông Chủ trước của bản tông, Tông Chủ đương nhiệm, hơn nữa nghe nói Tư Hồng Khuynh Yến đã sớm bị hắn luyện chế thành lô đỉnh, không phải kẻ này muốn đồng thời khinh bạc mình và Tư Hồng Khuynh Yến này chứ?

Lẽ nào lại như vậy!

Quả thực lẽ nào lại như vậy! !

Gần như cùng một lúc, Tư Hồng Khuynh Yến cũng nổi giận quát lớn: "Bùi Lăng, nghiệt súc nhà ngươi! Giữa ban ngày ban mặt, trời đất tươi sáng, ngươi cũng dám vô lễ với bản cung như thế!"

"Quả thực tội không thể tha thứ!"

"Thậm chí, ngươi còn muốn Tố Chân Thiên... Lô đỉnh này, cùng bản cung hầu hạ ngươi! ?"

"Nghiệt súc nhà ngươi, lẽ nào lại như vậy!"

"Quả thực lẽ nào lại như vậy!"

"Hôm nay dù thịt nát xương tan, bản cung cũng không để ngươi đạt được! !"

Tư Hồng Khuynh Yến tiếng nói rộng lớn như sấm mùa xuân cuồn cuộn, dường như sợ sinh linh gần đó không nghe được, thoáng chốc đã truyền khắp toàn bộ phương thiên địa này.

"Không Mông" nghe vậy càng tức giận, trước kia đồng đạo nói cho nàng biết, Bùi Lăng này tham lam háo sắc, chính là Ma Tử trời sinh, nàng còn cảm thấy Chưởng Giáo đời này nói có lý, Bùi Lăng này chưa hẳn ác liệt như đồng đạo đã nói, chỉ là thân ở Ma tông khó tránh khỏi nhiễm chút thói quen nhưng đều là râu ria, bản tính của hắn hướng thiện.

Lại không ngờ kẻ này vô sỉ hạ lưu như thế!

Cho dù lần này không đi Phù Sinh kỳ cục, cũng nhất định phải để Bùi Lăng trả giá đắt!

Nhưng "Không Mông" càng muốn giãy giụa, thân thể mềm mại bị Bùi Lăng ôm vào trong ngực lại càng ngoan ngoãn!

Thoạt nhìn nàng chẳng những không có chút kháng cự nào, ngược lại còn phối hợp hơn Tư Hồng Khuynh Yến bên cạnh!

Đây là có chuyện gì? !

Trong lòng "Không Mông" giật mình nhưng nàng là tổ sư Tố Chân Thiên, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ cái gì đó.

Đây là pháp tắc của Bùi Lăng!

Hiện tại tất cả hành động của nàng đều ngược!

Lúc này, Bùi Lăng đưa tay, bắt đầu xé rách váy "Không Mông".

"Không Mông" lập tức tập trung ý chí, chủ động nghĩ đến muốn phối hợp với đối phương, dùng cái này để tránh thoát giam cầm...

Thế là, ngay sau đó nàng trực tiếp đưa tay ôm Bùi Lăng, nhiệt liệt ôm hôn ma đầu vốn vô cùng căm hận...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối như thủy triều lật đổ bành trướng, tiếng xì xào bàn tán dày đặc chói tai.

Bên cạnh chín cột trụ che trời, điện quang tím xanh thỉnh thoảng chiếu sáng bóng tối, một bóng người hoàn mỹ đứng chắp tay, ánh mắt xuyên qua sơn thủy trùng điệp, nhìn chằm chằm vào hành cung bạch cốt gần Thanh Yếu sơn.

Chương 2501: Lần sau đi Tố Chân Thiên...

Một năm qua, hắn ta vẫn canh giữ ở Vĩnh Dạ hoang mạc.

Phong ấn Đọa Tiên rất an toàn, không tiếp tục xảy ra vấn đề gì!

Chỉ là tên nữ tu phá hư phong ấn Đọa Tiên kia thật sự kiên nhẫn.

Mãi cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện bất kỳ sơ hở gì...

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, tiên nhân lập tức nhìn thấy một đầu kẽ nứt hư không hẹp dài mở ra sau lưng tên nữ tu kia.

Sau đó cánh tay mặc áo bào màu đen nhô ra, trong nháy mắt kéo tên nữ tu kia vào trong đó...

Vẻ mặt tiên nhân lập tức nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã phát hiện là vị độ kiếp ở Thanh Yếu sơn kia ra tay, kéo tên nữ tu kia tới!

Ngay sau đó, tiên nhân lại thấy vị độ kiếp kia cũng kéo một nữ tu Đại Thừa ở bên ngoài Thanh Yếu sơn đến bên cạnh mình, chợt ba người như muốn bắt đầu song tu...

Tiên nhân lập tức nhíu mày, hắn ta nhìn chằm chằm vào người bên cạnh tên nữ tu kia!

Rõ ràng tên độ kiếp ở Thanh Yếu sơn kia đang đi tiên lộ, e rằng tiếp theo sẽ bị hắn ta lợi dụng!

Vốn hắn không thể nhúng tay vào việc hạ giới, nhưng việc liên quan đến Đọa Tiên...

Hơn nữa, lấy thực lực của vị độ kiếp kia, một thời gian nữa cũng là tiên hữu của hắn...

"Chẳng trách vẫn cảm thấy đạo kiếp của tên phàm nhân này có vấn đề, xem ra là Đọa Tiên sớm lên kế hoạch, cũng may không bị lừa!"

"Nhân vật bậc này, sau khi phi thăng thượng giới, cất bước là một vị chính tiên chấp chưởng đại đạo!"

"Phá lệ một lần, truyền âm nhắc nhở một chút..."

"Chỉ cần sau này hắn thành tiên, hành động lần này cũng không trái với thiên điều...

Thanh Yếu sơn.

Dãy núi lồng lộng, nước xanh ung dung.

Giữa không trung, Bùi Lăng vừa ôm "Không Mông" tổ sư, vô cùng nhiệt tình ôm hôn nàng, tay còn lại ôm chặt lấy Tư Hồng Khuynh Yến, không chịu thả lỏng chút nào.

Trong lúc trái ôm phải ấp còn nhanh chóng cởi quần áo hai người.

Lúc này: "Không Mông" tổ sư lập tức trợn to mắt, Bùi Lăng này vừa hay giải trừ pháp tắc?

Lúc này "Không Mông" tổ sư muốn đưa tay đẩy Bùi Lăng ra, nhưng ngay sau đó cánh tay nàng ôm Bùi Lăng lập tức ôm càng chặt.

Cùng lúc đó, bàn tay Bùi Lăng đã tuỳ tiện đi khắp trong váy của nàng, cực kỳ khéo léo cởi áo ngoài của nàng.

"Không Mông" tổ sư cố tự bình tĩnh, vừa tiếp tục hôn Bùi Lăng vừa nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh, chủ động nghĩ phối hợp với hắn...

Thế là, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Tư Hồng Khuynh Yến, nghiệt súc Bùi Lăng cưỡng ép cách không na di nàng và một người nghỉ là tổ sư Tố Chân Thiên tới, nghĩ ép buộc hai người hầu hạ đối phương.

Kết quả vị nghỉ là tổ sư Tố Chân Thiên này chẳng những không phản kháng, ngược lại còn chủ động, còn lớn gan hơn tên Tông Chủ Thánh tông là nàng.

Dường như đối phương đã đợi được Bùi Lăng thải bổ, lại còn không kịp chờ đợi!

Đầu tiên Tư Hồng Khuynh Yến khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, trong lòng lập tức sinh ra một loại khoái cảm sa đọa, vặn vẹo...

Nghiệt súc Bùi Lăng này chỉ là một đệ tử Thánh tông, lại ép buộc Tông Chủ là nàng giữa ban ngày ban mặt!

Như thế còn ngại không đủ, nghiệt súc này còn cưỡng ép nữ tu Tố Chân Thiên, cùng nàng hầu hạ đối phương!

Lấy thực lực hiện tại của nàng cảm giác tu vi của nữ tu Tố Chân Thiên này, cũng sâu không lường được, tất nhiên là tổ sư ngụy đạo không thể nghi ngờ!

Hiện tại nơi này khắp nơi mênh mông, không có chút che chắn nào, ngước mắt nhìn tới ngàn dặm đều vô cùng trống trải, nghiệt súc Bùi Lăng này lại muốn ở nơi dã ngoại...

A...

Như vậy...

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức xụi lơ trong ngực Bùi Lăng, đồng thời không quên lấy ra một cái ngọc giản trống không, bắt đầu thu ảnh lưu niệm lúc mình báo thù...

Lúc này, trong lòng Bùi Lăng vô cùng lo lắng.

Ngay lúc hắn tưởng vị Đại Thừa do hệ thống đưa tặng sẽ dùng một bàn tay đánh bay hắn, đã thấy đối phương lại còn chủ động hơn Tư Hồng Khuynh Yến, vừa lên đã chủ động ôm cộng thêm dâng nụ hôn!

Trong lòng ngạc nhiên, hắn chợt cảm thấy bờ môi bị sự mềm mại mang theo hương thơm dán sát vào, ngay sau đó miệng mềm mại trơn ướt như bánh hoa đầu tiên ngày xuân, mang theo hơi thở đào hạnh hoa lê ba tháng mùa xuân, ngào ngạt ngát hương như trăm cỏ mới sinh, trăm hoa mới nở, trong thơm ngọt lộ ra ánh sáng tươi đẹp.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy rất hưởng thụ.

Trên thực tế, nếu hệ thống vẫn đưa tặng cho hắn loại đạo lữ và lô đỉnh tính tình ôn nhu, vừa thấy đã yêu hắn, hắn cũng vô cùng vui lòng...

Ngay lúc này: "Không Mông" tổ sư vừa ôm hôn Bùi Lăng, vừa đột nhiên ra tay, một chưởng đánh trúng ngực Bùi Lăng!

Oanh! !!

Bùi Lãng lập tức bay ngược ra.

Lực trùng kích to lớn xuất hiện bất ngờ, Tư Hồng Khuynh Yến cũng lập tức không bị khống chế bay ra một phương hướng khác, cũng may toàn bộ lực lượng một kích này của "Không Mông" tổ sư tập trung vào trên người Bùi Lăng, Tư Hồng Khuynh Yến chỉ bị dư chấn đẩy lui, lại không chịu chút tổn thương nào.

Chỉ có điều, ngay chớp mắt nàng thoát khỏi vòng tay Bùi Lăng, khóe mắt nàng liếc qua chạm đến "Không Mông" tổ sư, hai mắt lập tức nhói nhói kịch liệt, trong cảm giác của nàng, vị nữ tu mặt ngọc mày ngài, khí chất trong sáng thanh tao lịch sự như xuân hoa chiếu nước này có khí tức cường đại kinh khủng, khó mà hình dung, trong nháy mắt tu vi toàn thân Tư Hồng Khuynh Yến như bị đông kết.

Chương 2502: Mười phần chắc chín

Nàng lập tức khép hai mắt lại, khóe mắt có huyết lệ ào ạt chảy xuống, không còn dám nhìn thẳng "Không Mông" tổ sư.

Đây là vị Đại Thừa!

Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy tu vi nữ tu Tố Chân Thiên này sâu không lường được, tưởng đối phương là tổ sư Độ Kiếp kỳ ngụy đạo, không ngờ lại là một vị Đại Thừa!

Nghiệt súc Bùi Lăng này lại có thể luyện chế Đại Thừa Tố Chân Thiên thành lô đỉnh!

Lần sau đến Tố Chân Thiên cùng trả thù nghiệt súc Bùi Lăng này...

Giữa không trung: "Không Mông" tổ sư hoạt động tay chân một chút, thấy thân thể đã khôi phục bình thường, không khỏi khẽ gật đầu, chợt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng, mắt đẹp ngậm sương, sắc mặt điềm nhiên nói: "Bùi Lăng, là người dẫn đường tiên lộ lần này, sự vận dụng của ngươi với pháp tắc thật sự lợi hại!"

"Nhưng sự khống chế tinh diệu với pháp tắc thế này, ngươi nên dùng trong Phù Sinh kỳ cục, chứ không phải dùng ở nơi này!"

Nói xong, nàng tiện tay vung lên, trong nháy mắt mặc váy áo phức tạp.

Mặc dù Bùi Lăng này tham lam háo sắc, cả gan làm loạn, nhưng khả năng khống chế pháp tắc thật sự đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa!

Vừa rồi chỉ cần nàng muốn kháng cự đối phương, đối phương sẽ lập tức sử dụng pháp tắc, khiến tất cả phản kháng của nàng đều trở thành hùa theo.

Khi nàng cố ý hùa theo đối phương, đối phương sẽ giải trừ pháp tắc trong nháy mắt, ngược lại khiến động tác của nàng trở thành hiện thực...

Bởi vậy, đến tận khi "Không Mông" bị hắn cởi váy, gần như không còn sót lại chút gì, suýt thì không thể thoát khỏi sự trói buộc của Bùi Lãng!

Chỉ có điều, dù sao nàng cũng là tổ sư Tố Chân Thiên, tu vi đã tới Đại Thừa!

Mấy lần thử, sau khi biết rõ căn bản pháp tắc của đối phương, nàng vừa hùa theo đối phương, vừa công kích đối phương, trong nháy mắt phá vỡ trói buộc của đối phương!

Hiện tại, chỉ cần không bị đối phương áp sát, không cần lo lắng đầu pháp tắc kia của đối phương!

Ầm!

Mặt đất hơi chấn động một chút, Bùi Lăng đập ầm ầm xuống đất, cứ thế va chạm ra một cái hố to, lấy hắn làm trung tâm, bụi mù xen lẫn cỏ xanh bắn tung toé, còn có mấy vết rách kéo dài ra bốn phương tám hướng.

Mặc dù mặt đất trông vô cùng thê thảm, nhưng Bùi Lăng lại lông tóc không tổn hao gì.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích lô đỉnh, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài..."

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống vang lên trong đầu hắn, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, Đại Thừa ra tay không nhẹ!

Mặc dù vừa rồi hắn cũng không bị thương nhưng lại thêm mấy lần...

Đang nghĩ ngợi, bên tai hắn đột nhiên lại vang lên một giọng nói âm sắc vô cùng êm tai, như tiếng ngọc tiếng trời: "Các hạ tiên đồ rộng lớn, đừng tham mộ nữ sắc phàm tục, để tránh phí công nhọc sức!"

Giọng nói kia khanh kim minh ngọc, lại như rừng lại suối vận, vừa nghe xong như dào dạt doanh tai, trong nháy mắt tâm thần thanh thản, không diễn tả được sự thoải mái vui vẻ trên người.

Dường như kẻ nói chuyện vô cùng hoàn mỹ, không có chút tì vết nào, không phải thế giới này có thể có được.

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, hắn không phát hiện người truyền âm ở chỗ nào!

Dù cho trước đó hắn cách không đối thoại với "Phục Cùng" tổ sư, hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của "Phục Cùng" tổ sư, nhưng bây giờ vị này...

Tu vi của đối phương cao hơn hắn!

Cao hơn "Phục Cùng" tổ sư!

Hơn nữa, loại cảm giác không hợp nhau với thế giới này... Là tiên nhân!

Chân Tiên nói vị tiên nhân kia còn chưa trở về thượng giới, hơn nữa đối phương đã khóa chặt hắn!

Chỉ có điều, câu nói vừa rồi của đối phương là có ý gì?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên cơn gió mạnh gào thét, tiếng động tích giang hà, thế băng lôi điện, trong chớp mắt năm bóng dáng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống!

Năm bóng dáng này, thứ nhất mặt người thân chim, tai treo rắn xanh, chân đạp Xích Luyện, quanh người có khí tức bệnh dịch và cơn gió mạnh như bóng với hình; thứ hai sáu chân bốn cánh, không tai mắt miệng mũi, cả người ánh đồ như lửa; thứ ba mặt người thân dê, dưới nách mọc mắt; thứ tư như đại xà, sinh ra chín đầu anh hài năm nam bốn nữ, âm dương chỉ khí mờ mịt như sương; thứ năm hoa lệ như Khổng Tước, lúc giương cánh che đậy mặt trời, gió lốc đột nhiên sinh ra.

Khí tức mỗi một bộ thể xác đều hơi kém hơn Kim Ô trước đó.

Lúc này, ánh mắt năm thể xác đảo qua trên người "Không Mông"

tổ sư, Tư Hồng Khuynh Yến, sau đó rơi xuống trên người Bùi Lăng.

Yêu Đế mở miệng, năm thể xác đều là giọng nói kim thạch, trùng điệp xoay quanh, ầm vang như sấm: "Trọng Minh tông tiểu bối, trận chiến có thể tiếp tục!"

Thấy Yêu Đế dùng ra năm bộ thể xác hồng hoang: "Không Mông"

tổ sư cau hàng lông mày kẻ đen, mặc dù hiện tại nàng và Bùi Lăng cũng có xung đột, nhưng kẻ này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, dù khiến nàng sinh lòng chán ghét nhưng lại không nhịn được sinh ra cảm giác ái tài.

Nghĩ tới đây: "Không Mông" lập tức nói: "vãn bối Không Mông là người Tố Chân Thiên, có chỗ làm phiền Yêu Đế tiền bối, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ:

"Mặc dù Bùi Lăng là đệ tử Trọng Minh tông nhưng làm người không thể chịu thua thiệt, ngoại trừ một chút tập tục xấu nho nhỏ, làm việc đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, cũng không có đủ loại tội ác của ma môn."

Chương 2503: Đại chiến

"Không biết tiền bối có thể nương tay, thả hắn...

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã độn đến bên cạnh Tư Hồng Khuynh Yến, hắn ôm Tư Hồng Khuynh Yến trực tiếp quay lưng ngay trước mặt Yêu Đế và "Không Mông" tổ sư, một phát đặt nàng lên cành cây của một gốc đại thụ sụp đổ, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng của mình...

Tư Hồng Khuynh Yến vẫn nhắm mắt lại, để tránh ánh mắt chạm đến "Không Mông" tổ sư.

Nhưng vừa phát hiện khí tức Bùi Lăng tới gần, nàng lập tức mở hai mắt ra, thấy nghiệt súc Bùi Lăng này muốn trực tiếp làm nhục nàng, lúc này nàng tức giận quát lên: "Nghiệt súc! Ngươi dám!"

"Bản cung là đích nữ Tư Hồng thị! Tông Chủ Thánh tông đương thời, thê tử kết tóc của Tông Chủ tiền nhiệm!"

"Giữa ban ngày ban mặt, trời đất tươi sáng, ngươi dám vô lễ với bản cung!"

"Thù này, cho dù bản cung thịt nát xương tan cũng phải trả...

"Bản cung tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi..."

"Phu quân bản cung cũng tuyệt đối không buông tha ngươi..."

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt "Không Mông" tổ sư cứng đờ, câu nói kế tiếp dù như thế nào cũng không nói được nữa.

Yêu Đế không do dự chút nào: "Đại Phong" vung cánh, trực tiếp một cái phong nhận màu xanh nhạt, mồng mẹ như sương, tinh tế như câu, như sương mù mịt mờ đầu mùa xuân, dây cung khẽ cong đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt chém về phía Bùi Lăng.

vèo...

Oanh! !!

Hư không vặn vẹo, Bùi Lăng lập tức bị phong nhận chém đến bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất.

Tư Hồng Khuynh Yến tiếp xúc chặt chẽ với hắn, lại không chịu ảnh hưởng chút nào.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, cuối cùng Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn lập tức đứng lên từ dưới đất, nhanh chóng buộc lại đai lưng một lần nữa, phía trên huyền bào hơi dính cây cỏ bụi đất, lại không có bất kỳ thương thế gì.

Một đạo phong nhận của Yêu Đế kia cố ý khống chế lực lượng!

Đang nghĩ ngợi, tiếng nói Yêu Đế ầm ầm, nói lần nữa: "Tiếp tục chiến đấu."

"Nếu ngươi lại thất thần, bản đế sẽ không nương tay!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhìn Tư Hồng Khuynh Yến và "Không Mông" tổ sư, bình tĩnh nói: "Trận chiến này không liên quan đến hai vị, kính xin hai vị tạm lánh"

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng hội tụ như biển.

Hư không mênh mông phía trên, một vài bức tranh biến mất bóng đen, như ẩn như hiện.

Trong một bức tranh phía trên, ánh sáng âm u lạnh lẽo lưu chuyển, chiếu rọi một bóng dáng áo vải, khuôn mặt hắn ta mơ hồ không rõ, quanh người như có thế điểu phục thú cùng, nhìn hắn ta như thấy được vô số tuyệt cảnh, khiến người ta như đọa vực sâu.

Lúc này hai mắt bóng dáng khép hờ, ngồi xếp bằng trong hiểm cảnh, ống tay áo hơi phồng lên, pháp lực bành trướng, quanh quẩn một luồng ý vị huyền diệu khó mà hình dung.

Ý vị kia vô cùng mờ mịt như mềm dẻo lại như không gì không phá, hoàn toàn không thuộc về phương thiên địa này.

Bỗng nhiên, tất cả ý vị tan thành mây khói.

"Phục Cùng" lập tức mở mắt ra, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, trên mặt vẫn bình thản không gợn sóng, lộ ra chút vẻ mừng rỡ.

Từ khi được "Phúc Túy" tiên nhân ban thưởng tiên thuật, hắn ta đã bỏ xuống tất cả sự vụ, bế quan lĩnh hội.

Hiện tại, tiến triển rất thuận lợi, điều này rất không tệ!

Lại thêm thực lực của người dẫn đường tiên lộ đời này Bùi Lăng, cũng là người mạnh nhất trông mấy đời người dẫn đường tiên lộ gần nhất, dù là "Hằng Tà" của Thánh tông lúc trước, cũng kém xa tít tắp!

Lần Phù Sinh kỳ cục này đã mười phần chắc chín!

Thanh Yếu sơn.

Dãy núi yên tĩnh, gió thổi qua cốc.

Năm bộ thể xác hồng hoang bao quanh, mơ hồ bao vây Bùi Lăng.

Khí tức đến từ viễn cổ và sự bạo ngược của hung thú xen lẫn tản khắp, bầu không khí như dòng nước bị đông cứng, ngưng kết từng chút một.

Bùi Lăng huyền bào phần phật, ống tay áo đột nhiên phất một cái, một đạo kình khí huyết sắc đột nhiên chảy ra, một phát cuốn lên Tư Hồng Khuynh Yến, nhanh chóng đi xa.

Trong nháy mắt, hồng y biến mất bên tầm mắt.

Thấy Bùi Lăng muốn khai chiến cùng Yêu Đế: "Không Mông" tổ sư cau hàng lông mày kẻ đen hơi do dự, nhưng vẫn lùi ra xa.

Cùng lúc đó, tất cả yêu tộc ở gần sơn cốc này đều bị thể xác "Đại Phong" lấy gió lốc bao bọc, đưa hết đến những nơi khác trong Thanh Yếu sơn.

Không lâu sau, toàn bộ phương thiên địa này chỉ còn lại Bùi Lăng và năm thể xác Yêu Đế.

Nhìn thể xác đại yêu hồng hoang trước mặt, sắc mặt Bùi Lăng cực kỳ nghiêm nghị.

Lúc trước hắn từng nghe Cửu Nghi sơn "Thế Vị" tổ sư nói, bản tôn Yêu Đế Thanh Yếu sơn là Tầm Mộc một trong tam đại thần mộc!

Lúc trước hắn nhìn thấy Yêu Đế trong Tâm Ma kiếp, cùng Kim Ô trước đây không lâu... Đều không phải chân thân của Yêu Đế!

Hiện tại, Yêu Đế lại đổi năm thể xác tới...

Vừa rồi hắn toàn lực ra tay, mới thành công đánh lui một bộ thể xác của Yêu Đế...

Nhất định phải tốc chiến tốc thắng!

Nếu không, có thể hắn sẽ phải đối mặt với càng ngày càng nhiều thể xác Yêu Đế!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng mở miệng nói: "Tiền bối, mời!"

Chương 2504: Đại chiến (2)

Lúc này, hai con ngươi "Ngu Cường" lập tức biến hóa, giới hạn màng cứng và con ngươi của hắn ta mơ hồ, trong con mắt hiện ra nửa xanh nửa đỏ, màu sắc giống như rắn hủy ở hai lỗ tai và hai chân.

Tiếng nói vừa dứt, tiếng đao kêu vang vọng đất trời.

Trong tiếng vù vù, ánh sáng lạnh bắn tung toé, Cửu Phách Đao trực tiếp ra khỏi vỏ.

Giữa đất trời huyết quang đại thịnh, dường như toàn bộ phương thế giới này đều hóa thành huyết hải cuồn cuộn, huyết sắc che ngợp bầu trời, trào lên gào thét, đao ý cao ngất lù lù trong đó như vô tận hung thú ẩn núp trong huyết hải, tùy thời tùy chỗ đồ diệt chúng sinh.

Núi lớn xanh ngắt, màu xanh biếc đậm nhạt, tất cả mọi sắc thái đều bị huyết sắc bao trùm!

Huyết Sát cuồn cuộn lên, xông thẳng lên trời như ngày tận thế tới!

Xoạt xoạt xoạt...

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cầm đao mà đứng, không có bất kỳ động tác gì, lại có vô số đao khí kinh khủng ầm vang chém ra như Khổng Tước xòe đuôi!

Đao khí tung hoành trời cao, mãnh liệt như nước thủy triều, như sóng to gió lớn không ngớt trào lên, chôn vùi tất cả.

Uy năng cường đại tràn ngập thiên địa, Độ Kiếp trở xuống không cần đao khí tới người, chỉ uy áp kinh khủng này đã đủ để đánh hồn phách nó xơ xác, nghiền nát nhục thân!

Ngay lúc này, lông vũ vô cùng hoa mỹ như gấm vóc tỏa ra ánh sáng lung linh: "Đại Phong" giơ cao hai cánh, chỉ nhẹ nhàng một cái đã có vô số gió lốc sinh ra từ đất bằng.

Gió lốc có to có nhỏ tiếng rít bén nhọn chói tai, sức gió đáng sợ có khí thế hủy thiên diệt địa.

Phương thế giới này, vạn sự vạn vật đều lao tới trung tâm vòi rồng.

Rầm rầm rầm... Đao khí và gió lớn va chạm, tiếng kim thạch kịch liệt lần lượt vang lên, dày đặc như mưa rào.

Huyết sắc trảm phá hư không, trảm phá phong nhãn, vô số gió lốc chôn vùi, uy thế đao khí thẳng tắp, lại vẫn tiếp tục chém về phía năm thể xác Yêu Đế.

"Bào Hào" há miệng, miệng của nó càng ngoác càng lớn, chẳng mấy chốc miệng thú bình thường hóa thành một cái miệng to như chậu máu như vô biên vô tận, thậm chí quy mô cái miệng lớn còn to hơn thể xác rất nhiều.

Trong cái miệng to như chậu máu, lập tức phát ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hút vào trong đó.

Đao khí còn sót lại cũng hóa thành từng vệt huyết sắc trong đó, không ngừng rơi vào trong cổ "Bào Hào.

Cùng lúc đó: "Cửu Anh" ngẩng chín cái đầu anh hài lên thật cao, bốn nữ hài há mồm phun ra hồng thủy cuồn cuộn, cuộn thành vòng xoáy, nhanh chóng nhấn chìm Bùi Lăng; còn năm tên nam hài thì trong mắt lấp lánh ánh sáng, lập tức có ngọn lửa ngũ thải bừng bừng sinh ra từ hư không, cháy hừng hực, nhanh chóng lan tràn về phía Bùi Lăng.

Ngọn lửa bừng bừng và hồng thủy đan xen vào nhau, hai khí âm dương mờ mịt bốc lên, tản khắp toàn bộ hư không.

"Ngu Cường" đưa tay, chỉ một cái về phía Bùi Lăng từ xa xa.

Dịch khí, ôn độc... Đột nhiên sinh ra, biển rộng cuồn cuộn nhét đầy càn khôn, bắt đầu ăn mòn nhục thân và thần hồn của Bùi Lãng.

Bốn cánh của "Đế Giang" mở ra, xoay quanh trời cao, sáu chân giẫm vào hư không, phi vũ vuốt ve, tà âm tự sinh ra, hắn ta đạp không mà múa, dù hình thù kỳ quái lại có đáng múa uyển chuyển, khi thì phát triển đạo lệ, khí phách dâng trào; khi thì xích vũ nhẹ nhàng, như loan về phượng chứ.

Lúc hắn ta nhảy múa, một luồng dao động vô hình tiêu tán tứ phương, bốn thể xác "Đại Phong": "Bào Hào": "Ngu Cường": "Cửu Anh", hình thể, uy năng, thực lực, khí tức đều tăng vọt!

Chỉ một thoáng gió lốc cuồn cuộn, miệng to như chậu máu thôn phệ vô tận, nước đục và ngọn lửa bừng bừng đại dương mênh mông tùy ý, ôn dịch, bệnh khí che ngợp bầu trời, tà âm không vung đi được như giòi trong xương... Tất cả mọi thứ tràn về phía Bùi Lăng.

Bốn phương tâm hướng đều là công phạt, hoàn toàn đóng kín tất cả đường lui của hắn!

Sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, không nhúc nhích đứng giữa không trung.

Thiên địa vạn vật lập tức đứng im vào thời khắc này.

Gió lốc gầm thét, miệng máu mở to, hồng thủy gào thét và ngọn lửa cuồn cuộn bừng bừng, khí tức bệnh dịch hoành hành ngang ngược đều ngưng kết trời cao.

Toàn bộ phương thế giới này như bị đọng lại thành một bức tranh sinh động như thật trong chớp mắt.

Bùi Lăng đưa tay, tất cả mọi thứ trong tầm mắt lập tức từ bức tranh khôi phục thành thế giới tươi sống.

Trong nháy mắt, tất cả công kích đánh về phía Bùi Lăng dừng lại.

Gió lốc xoay quanh lắc lư cùng bầu trời, như từng cây cột chống đỡ thiên địa, nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào trong gió, hóa thành cột gió càng ngày càng lớn, tiếp tục đi tới; miệng to như chậu máu vẫn mở to, miệng lớn như một cái động không đáy, dù là cái gì tới gần đều bị nuốt hết sạch, lực hút to lớn liên tục không ngừng truyền ra từ bên trong; hồng thủy bành trướng, ngọn lửa bừng bừng cuồn cuộn, thủy hỏa xen lẫn như lưới lớn khí thế trùng điệp, cái lưới bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, như muốn một mẻ hốt gọn tất cả trước mắt; bệnh dịch và dịch khí quấn quanh lẫn nhau, như tia nắng ban mai trong rừng sương mù, toàn bộ phương thế giới này mông lung, khí tức hơi tanh trong veo như dụ hoặc lại như chẳng lành, chỗ nào cũng có tất cả sinh linh ăn mòn.

Toàn bộ công kích tiếp tục rơi xuống hắn, chợt tất cả những thứ này đều dừng lại thành từng màn sắc màu đậm đặc.

Ngay sau đó, Bùi Lăng duỗi ra một ngón tay, gió lốc, miệng lớn, hồng thủy, ngọn lửa bừng bừng và ôn dịch... Hoàn toàn khôi phục bình thường.

Chương 2505: Cũng có tiên thuật!

Chỉ là ngay sau đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều mất trọng lượng!

Cỏ cây đã thảm không nõ nhìn, bùn đất xoã tung hỗn loạn, nham thạch, dòng sông... Toàn bộ như lông ngỗng bị gió nhẹ thổi lên, trôi nổi lên trên không.

Lực lượng cường đại, quy tắc quái đản, hoàn toàn thay đổi trật tự ban đầu của phương càn khôn này.

Đây là tiên thuật, [Tinh Thần Chỉ] !

Cùng lúc đó, công kích của năm thể xác Yêu Đế gào thét như núi, đều rơi xuống Bùi Lăng.

Oanh! !!

Tất cả mọi thứ trong tầm mắt Bùi Lăng đều lơ lửng lên, công kích năm thể xác đều bị [Tinh Thần Chỉ] ép thành bột mịn.

"Đế Giang" cách hắn gần nhất, chỗ hư không của hắn ta hóa thành một mảnh tối tăm mờ mịt hư vô, trong hư vô có gió bão hỗn độn sinh sôi ra, rít lên càn quét cuồn cuộn.

"Bào Hào" há mồm phun ra "Đế Giang".

Vào thời khắc mấu chốt lại một miệng nuốt "Đế Giang" vào, giúp đỡ tránh thoát tiên thuật của Bùi Lăng!

Bùi Lăng mắt sắc bình tĩnh nhìn tình cảnh này, hiện tại hắn toàn lực ra tay, không hề có ý thăm dò lẫn nhau.

Thấy một ngón tay không thể gây tổn thương cho năm thể xác Yêu Đế, hắn không do dự chút nào, lúc này lại nhấc ngón tay, chỉ về phía năm thể xác Yêu Đế.

Quy tắc bốn phương tám hướng lại như điên đảo như mất trọng lượng.

Tảng đá nặng hơn thiên quân, cát sỏi, bùn đất, hoa cỏ cây cối, suối nước, sơn nhạc... Đều không có bất kỳ trọng lượng gì, lấy tốc độ bay nhanh, tranh nhau chen lấn bay lên phía trên!

Lúc này, hai con ngươi "Ngu Cường" lập tức biến hóa, giới hạn màng cứng và con ngươi của hắn ta mơ hồ, trong con mắt hiện ra nửa xanh nửa đỏ, màu sắc giống như rắn hủy ở hai lỗ tai và hai chân.

Phi vũ không ngừng run run, như là bấm niệm pháp quyết.

Cùng lúc đó, khí thế quanh người hắn ta liên tục tăng lên, chớp mắt biến ảo, đột nhiên thêm ra một vòng mờ mịt cao xa.

Xích Luyện song rắn dưới chân hắn ta đột nhiên nhảy lên một cái, quấn giao với hai Thanh Xà treo ở lỗ tai, trong khoảnh khắc đầu mọc sừng thú, khí tức thay đổi mạnh, thoáng qua hóa thành một cặp Độc Long đỏ xanh đan xen, nhanh chóng lớn mạnh, trong nháy mắt đã như ngọn núi, đưa tay có thể vào trong mây, lúc há miệng có răng nanh rét lạnh phun ra bệnh khí đậm đặc, đột nhiên đập xuống Bùi Lăng!

Oanh!

Độc Long xanh đỏ và [Tinh Thần Chỉ] đụng thẳng vào nhau, hào quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, như nắng gắt nhanh chóng dâng lên.

Tiếng động rung trời động đất truyền ra, toàn bộ phương thiên địa này đều đột nhiên chấn động.

Phương thế giới này như không chịu nổi lực xung kích kinh khủng như vậy, hư không vặn vẹo, không gian phá diệt, toàn bộ trật tự vỡ nát từng khúc, không ngừng chôn vùi.

Dường như tất cả trong thiên địa đều hóa thành hỗn độn và hư vô.

Nhưng chẳng mấy chốc quy tắc và trật tự ban đầu giữa thiên địa bắt đầu mãnh liệt tới từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng chữa trị không gian vỡ nát.

Thế giới vốn rơi vào hỗn độn và mất trật tự nhanh chóng khôi phục.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, vừa rồi Yêu Đế dùng tiên thuật!

Đang nghĩ ngợi, toàn bộ thể xác "Đế Giang" bắt đầu nhanh chóng biến đỏ, vốn hắn ta đã có hồng quanh đan xen, chiếu rọi nửa bầu trời như xông, lúc này màu đỏ bùng lên, đột nhiên hóa thành một đầu đại yêu toàn thân đỏ hồng, không điểm chi tiết.

Tận đến lúc này, màu đỏ trên người nó còn đang không ngừng đậm hơn, như muốn chuyển hóa thành màu đỏ thẫm.

"Bào Hào" giơ cao hai tay, đôi mắt dưới nách lấp lánh, từng con mắt nhanh chóng xuất hiện trên dưới cả người nó; "Đại Phong" bay lên trời cao, hai cánh mở to che khuất bầu trời, toàn bộ gió trong Bàn Nhai giới như đều được triệu tập đến, trong lúc than nhẹ, vạn gió đánh trống reo hò ấp ủ, đương như đang chuẩn bị một kích kinh thiên!

Trong miệng trên chín cái đầu "Cửu Anh" phát ra tiếng vui cười như anh hài, toàn bộ thân thể nhanh chóng bành trướng, biến lớn, hồng thủy và ngọn lửa cuồn cuộn bừng bừng tự hiện ra, như thần tử vây quanh bên cạnh hắn ta, lưu luyến không đi, quanh quẩn đi theo.

Khí tức quanh người bốn thể xác hồng hoang này đều đột nhiên tăng vọt, còn có ý mờ mịt cao xa giống như đúc lúc "Ngu Cường"

thi triển tiên thuật!

Bốn môn tiên thuật!

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức vô cùng nghiêm nghị, hiện tại dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng chỉ là Độ Kiếp!

Không thể để Yêu Đế thi triển ra tiên thuật!

Tâm niệm vừa động, hắn không có bất kỳ động tác gì, trong hư không hai bên trái phải lại lập tức xuất hiện bốn bóng dáng giống hắn như đúc.

Đều huyền bào phần phật, khí tức lạnh thấu xương.

Đây là phục khắc thể do pháp tắc "Chúng" phục khắc ra!

Trong nháy mắt, bốn tên phục khắc thể này đồng thời vận chuyển [Thực Nhật bí lục], chia ra hóa thành "Đế Giang": "Bào Hào": "Đại Phong" và "Cửu Anh"!

Giống với thể xác hồng hoang, phục khắc thể "Đế Giang" lập tức cả người đỏ lên, màu đỏ thắm mãnh liệt đậm đặc, lập tức mơ hồ tất cả chi tiết giới hạn, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn màu đỏ thuần túy; Phục khắc thể "Bào Hào" giơ cao hai tay, quanh người nhanh chóng hiện lên từng con mắt; Phục khắc thể "Đại Phong" vỗ cánh bay cao trong mây, đứng cách xa "Đại Phong" chân chính, hai cánh mở ra, vòm trời Thanh Yếu sơn lại rơi vào tối tăm;

Chương 2506: Cũng có tiên thuật! (2)

Phục khắc thể "Cửu Anh" gáy lên từng cơn, tiếng vui cười che ngợp bầu trời, thân rắn uốn lượn như xây rắn, hồng thủy và ngọn lửa bừng bừng quay xung quanh như tùy tùng.

Khí tức bốn bộ phục khắc thể không khác gì thể xác hồng hoang.

Ngay lúc thể xác hồng hoang sắp thi triển ra tiên thuật, bốn bộ phục khắc thể đột nhiên cùng nhau tự bạo!

ầm ầm ầm ầm! !

Lực chấn động kinh khủng càn quét toàn bộ phương thế giới này, bốn bộ thể xác hồng hoang kia lập tức yêu lực đại loạn, tiên thuật vừa thi triển ra nhao nhao đánh lệch ra, hướng về bốn phương tám hướng...

Quy mô càng khổng lồ hơn, lực trùng kích kinh khủng càn quét khắp nơi, toàn bộ phương thiên địa này lập tức hiện ra từng vết nứt nẻ.

Chỉ một thoáng sắc trời u ám, mặt đất chấn động, không gian như bọt biển không ngừng vỡ nát lại không ngừng sinh mới, trật tự hỗn loạn, muôn hình vạn trạng, nước lửa cuồn cuộn trộn lẫn tuyết lớn trắng ngần đồng thời rơi xuống, lại có suối ngầm ngược dòng, dung nham đi loạn.

Trong tầm mắt, vùng ngập lụt ngàn dặm, vực sâu không có điểm dừng, vô số bụi mù bốc hơi cuồn cuộn như đổi một phương càn khôn.

Nhân lúc bốn thể xác hồng hoang Yêu Đế chưa khôi phục, Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đao ầm vang chém rat Lưỡi đao sáng như tuyết cắt phá tất cả mọi thứ, đao ý cao ngất xé rách vạn vật, khí tức sắc sảo bắn tung toé lên, như muốn cắt chém toàn bộ không gian phá thành mảnh nhỏ!

Trong chốc lát, ý lạnh bùng lên, chúng sinh run rẩy...

Thanh Yếu sơn.

Sườn núi Ký Vọng.

Nơi đây cách chiến trường của Bùi Lăng và Yêu Đế cực kỳ xa xôi, thỉnh thoảng mặt đất vẫn truyền đến một trận run rẩy nhưng sơn minh thủy tú, phần lớn sinh linh lặp đi lặp lại hoảng sợ, đã hơi quen thuộc sự xao động trong những ngày này, nghi lại như thường.

"Không Mông" tổ sư đạp không mà đứng, váy hoa mỹ, nghỉ thái vạn phương, quanh người có rừng hoa uốn lượn, như ẩn như hiện trong hư không, u phân như lan như xạ quanh quẩn không đi, như tiên cơ lâm trần, đẹp không sao tả xiết.

Lúc này, nàng tập trung nhìn kịch chiến đằng xa, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Yêu Đế dùng năm thể xác!

Vốn nàng tưởng sau khi Bùi Lăng đưa Tư Hồng Khuynh Yến đi, sẽ trực tiếp trốn chạy, không ngờ đối phương lại lựa chọn khai chiến với Yêu Đế!

Hơn nữa, đôi bên đều có tiên thuật, lại đủ loại pháp tắc biến hóa đa đoan, trong chốc lát không phân cao thấp!

"Lúc kẻ này khiêu chiến Tông Chủ chín tông, hình như cũng là vậy.

"Lâm nguy không sợ, đường hoàng mà chiến... Ngoại trừ việc nữ sắc, phẩm hạnh có vết, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế thiên tài vạn năm không xuất hiện..."

Nghĩ tới đây: "Không Mông" cau hàng lông mày kẻ đen, nếu vừa rồi Bùi Lăng không vô lễ với nàng, hiện tại nàng cũng có thể ra tay, giúp đỡ một chút sức lực!

Nhưng bây giờ... Bùi Lăng này một mặt kinh tài tuyệt diễm, không bị công danh lợi lộc mê hoặc, say mê đại đạo, hung hãn không sợ chết, còn có trách nhiệm, có can đảm; một mặt khác háo sắc như mạng, không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào, hết lần này đến lần khác làm xằng làm bậy trước mặt mọi người, đúng là cầm thú chưa được khai hóa, không có chút đạo đức và mặt mũi gì!

Lúc này "Không Mông" không nhịn được do dự, nếu ra tay cứu một ma đầu ngày sau sẽ họa loạn thiên hạ, chẳng phải hại chúng sinh phương thế giới này sao?

Đang do dự, nàng đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng trong Thanh Yếu sơn.

Đã thấy phía trên dãy núi, kiếp vân che khuất bầu trời uốn lượn bao phủ, thiên uy huy hoàng tản khắp tứ phương, tím xanh lấp lánh, lôi điện đan xen trong mây.

Tiếng sét nổ vang trời cao, thỉnh thoảng đánh xuống nơi nào đó ở phía dưới.

Kia là Hóa Thần kiếp của một vị đệ tử Tố Chân Thiên thế hệ này.

Ở một vùng quê cách khá xa, lại có một mảnh kiếp vân bắt đầu hội tụ.

"Không Mông" khẽ gật đầu, tên tiểu bối Lưu Lam hoàng triều kia thành công đánh lui Cửu Mệnh Miêu, mặc dù thương thế rất nặng nhưng lại đoạt được một giọt tinh huyết của Cửu Mệnh Miêu kia, hiện tại cũng sắp bắt đầu Hóa Thần...

"Khí số trong hơn mười năm của chín tông đều bị Bùi Lăng cướp đi"

"Còn tưởng hai tiểu bối này sẽ khó khăn trùng điệp..."

"Không ngờ ngay lúc này lại có thể cửu kiếp Hóa Thần, thật sự hiếm có..."

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển: "Không Mông" thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía trận chiến của Bùi Lăng và Yêu Đế.

Trước chờ hai hậu bối Hóa Thần thành công, xác nhận những hậu bối kia đều an toàn, sẽ suy nghĩ thêm có nên xen vào trận chiến này hay không...

Thanh Yếu sơn.

Bên cạnh một bãi sông.

Dòng nước cuồn cuộn, ven bờ vô số đá cuội đều bị dòng nước quanh năm suốt tháng cọ rửa rèn luyện mượt mà, hiện ra về ướt sũng sáng bóng dưới sắc trời.

Xung quanh cỏ cây thơm ngát, phi cầm tẩu thú rong chơi như trước.

Bỗng nhiên, trong hư không truyền đến tiếng gió lạnh thấu xương, dọa rất nhiều sinh linh chạy mất.

Hồng y phần phật bay múa, vạt áo băng rua múa, một bóng dáng uyển chuyển bị huyết sắc kình khí vòng quanh, chậm rãi rơi xuống.

Oanh!"

Tư Hồng Khuynh Yến vừa rơi xuống đất, nơi xa vang lên tiếng vang kinh thiên động địa.

Nghiệt súc Bùi Lăng kia bắt đầu ra tay với Yêu Đế!

Mày ngài cau lại, sóng mắt lưu chuyển, Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, lần báo thù này bị cắt ngang khiến nàng rất tức giận!

Chương 2507: Yêu Đế chi vị

Thế nhưng, nếu hiện tại đã tiến vào Thanh Yếu sơn, trong truyền thừa của "Hằng Tà" tổ sư có bản đồ hoàn chỉnh của Thanh Yếu sơn, đi tìm vị trí Tâm Mộc một chút, xem có thể lấy một bộ thể xác hồng hoang có sẵn hay không...

Hiện tại Yêu Đế đang giao thủ với nghiệt súc kia Bùi Lăng, chắc không chú ý đến nàng!

Đến lúc đó có "Bản nguyên", thực lực tăng mạnh, lại đi tìm Bùi Lăng báo thù rửa hận không muộn!

Nghĩ tới đây, trong tay Tư Hồng Khuynh Yến bấm niệm pháp quyết, chẳng mấy chốc đã xác nhận vị trí của mình, sau đó thân hình khẽ động, nhanh chóng thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] biến mất không thấy gì nữa.

Tại chỗ không có dấu vết, chỉ có dòng nước róc rách chảy qua, hơi nước bốc hơi, mọi tiếng động chiêm chiếp.

Chín ngày sau.

Chiến trường.

Cả vùng trải rộng lạch trời giăng khắp nơi.

Mỗi một đạo lạch trời đều là một đạo vết đao, ẩn chứa đao ý kinh khủng như thực chất trong đó.

Phóng tầm mắt nhìn tới, lạch trời kết nối với nhau, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ khoảng đất bằng nào.

Trong không trung phía trên mặt đất cũng bị cắt chém đến vỡ thành mảnh nhỏ.

Từng đạo kẽ nứt hư không đen nhánh vắt ngang trời xanh, như mạng nhện bao trùm khoảng thiên địa này.

Phong, thủy, hỏa, độc... Đủ loại khí tức mờ mịt nồng đậm không ngừng chảy ra từ những kẽ nứt hư không này.

Khí tức vô cùng kinh khủng cuồng bạo nhét đầy toàn bộ phương thiên địa này.

Lúc này, Bùi Lăng đạp không mà đứng, cầm Cửu Phách Đao trong tay, trên dưới quanh người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, vài chỗ lộ ra sương cốt trắng hếu, vạt áo có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, trông vô cùng thê thảm nhưng khí tức của hắn lại vô cùng cường thịnh.

Cách hắn không xa là năm thể xác Yêu Đế: "Đại Phong" đã chôn xương dưới một đạo lạch trời như vết đao, đao ý cao ngất còn đang không ngừng cắt chém nhục thân, khí tức của hắn ta hoàn toàn không có, không rõ sống chết.

Thể xác "Đế Giang" thì có một nửa bị một đạo vết đao lạch trời phong cấm chặt chẽ, một nửa thể xác khác lại bị một bóng hình xinh đẹp tiên tư dật mạo, yểu điệu uyển chuyển, dùng ngón tay trắng nõn mảnh mai tùy ý mang theo, xách trong tay.

Bóng hình xinh đẹp này mắt sáng đầy nước, như Xuân thần giáng lâm, chính là phục khắc thể "Không Mông" tổ sư!

Còn sót lại "Bào Hào": "Ngu Cường" và "Cửu Anh" toàn thân trải rộng vết đao: "Bào Hào" bị bẻ gãy một cánh tay, dưới chân "Ngu Cường" không có vật gì: "Cửu Anh" chỉ còn lại sáu cái đầu, một cái đầu trong đó bị nghiêng nghiêng gọt đi một nửa, năng lực tự lành của yêu thú hồng hoang rất cường đại, làm vết thương không ngừng sinh ra mầm thịt, lại bị đao ý ngưng chú trong đó ngăn lại, chậm chạp không thể khôi phục hoàn toàn.

Hiện tại ba người này đều im lặng nhìn qua Bùi Lăng.

Trong giây lát, ba bộ thể xác Yêu Đế đồng thời mở miệng, tiếng nói giao thoa như sấm rền: "Môn thuật pháp này của ngươi sẽ tiêu hao rất nhiều thọ nguyên"

"Bây giờ ngươi không còn bao lâu!"

Bùi Lăng lạnh nhạt nói: "Sau khi thành tiên, đồng thọ với trời."

"Hiện tại nhiều thọ nguyên hơn, nếu không thể phi thăng, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng"

"Hiện tại vãn bối chỉ cần có thể thắng là được."

Nói xong, ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía ba bộ thể xác Yêu Đế còn lại.

Vốn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ là năm thể xác Yêu Đế đều nắm giữ một môn tiên thuật, thực lực rất cường đại, hơi không cẩn thận là sinh tử cùng đến!

Hiện tại trong tay Bùi Lăng, ngoại trừ mấy môn tiên thuật làm trái thiên cương kia cùng [Minh Thiên Đại Mộng], đã là thủ đoạn ra hết.

Dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên], mới khó khăn giải quyết hai thể xác trong đó!

Thế nhưng, Yêu Đế cũng nói không sai, hiện tại tu vi của hắn đã tới Độ Kiếp kỳ, thọ nguyên phải dùng khi thi triển [Mạt Đạo Khuynh Tiên], lúc Phản Hư kỳ không thể nào so sánh được!

Từ khi bước vào con đường đến nay, tu vi của hắn tỉnh tiến nhanh chóng, nội tình thâm hậu, thọ nguyên cũng cao hơn tu sĩ cùng cảnh một mảng lớn.

Nhưng loại chiến đấu trình độ này, hắn cũng không thể cứ kéo dài như vậy...

Lúc này, ba thể xác Yêu Đế đều chậm rãi lắc đầu, tiếng như sấm rền nói: "Ngươi không thắng được!"

"Năm thể xác này đã từng chiến thắng Trọng Minh tông Hằng Tà, nhưng cũng tổn thương bản nguyên."

"Hiện tại ngươi đã có thực lực gần bằng Hằng Tà."

"Nhưng đáng tiếc ngươi chưa Đại Thừa!"

"Cho dù hiện tại chiến thắng năm thể xác này, cũng không thể còn sống rời khỏi Thanh Yếu sơn!"

Nói đến đây, Yêu Đế đột nhiên xoay chuyển, nói tiếp: "Ngươi là cường giả, vẫn lạc như này cũng quá đáng tiếc."

"Nếu ngươi có thể bỏ qua thân người, hóa thành yêu tộc, chẳng những bản đế có thể không giết ngươi, hơn nữa cũng lập tức truyền Yêu Đế chi vị cho ngươi."

"Những thể xác hồng hoang, bản nguyên yêu tộc trong Thanh Yếu sơn đều có thể thuộc sở hữu của ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên.

Hắn đã sớm biết Yêu Đế muốn khí số trên người hắn, vì vậy đối phương muốn mời chào hắn làm thuộc hạ còn có thể hiểu được, chỉ có điều đối phương nguyện ý chắp tay nhường Yêu Đế chi vị, thể xác hồng hoang, bản nguyên yêu tộc cho hắn... Nghe ý trong lời nói của hắn ta, đúng là có thể không tiếc tất cả vì khí số trên người hắn?

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến, lúc ấy ở trong Tâm Ma kiếp, ý chí Chân Tiên từng nói Yêu Đế ngày giờ không nhiều...

Chương 2508: Đánh cắp thể xác

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn khẽ lắc đầu, nói: "Vãn bối muốn thành tiên, sẽ không làm Yêu Đế Thanh Yếu sơn."

"Thế nhưng, nếu tiền bối nguyện ý dừng tay ở đây, vãn bối có thể hứa hẹn, cho yêu tộc ba danh ngạch cùng vãn bối tiến vào Phù Sinh cảnh"

"Chỉ cần vãn bối không chết, sẽ không để bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào ra tay với yêu tộc tiến vào Phù Sinh cảnh"

"Nhưng cuối cùng có thể thành tiên hay không, vãn bối lại không thể cam đoan chắc chắn."

"Yêu Đế tiền bối không muốn danh ngạch thành tiên, nhưng toàn bộ Thanh Yếu sơn chắc chắn có yêu muốn thành tiên!"

"Từ xưa oan oan tương báo khi nào mới hết, kết quả như vậy đều có chỗ tốt cho hai tộc chúng ta!"

Yêu Đế bình tĩnh nói: "Yêu tộc và nhân tộc giống nhau, đều muốn trở thành tiên nhưng..."

"Mặc dù tu vi của ngươi chỉ có độ kiếp, nhưng thực lực đã không khác Đại Thừa."

"Cho đến bây giờ, ngươi có phát hiện bất kỳ yêu tộc Đại Thừa kỳ nào không?"

Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, mặc dù bây giờ hắn còn chưa thăm dò toàn bộ Thanh Yếu sơn một lần, nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu Thanh Yếu sơn thật có sự tồn tại thứ hai như Yêu Đế, tất nhiên không lừa được cảm giác của hắn!

Ví dụ như yêu tộc Độ Kiếp kỳ, hắn cảm giác được tất cả ba vị, lại không có một vị Đại Thừa kỳ nào!

Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, hỏi: "Thanh Yếu sơn, ngoại trừ tiền bối không có yêu tộc Đại Thừa kỳ?"

Yêu Đế lạnh nhạt nói: "Bản đế không phải Đại Thừa."

"Bản đế là Tầm Mộc, là cổ tiên!"

"Khí số phương thế giới này đã sớm bị nhân tộc độc chiếm."

"Vạn tộc còn lại đừng nói thành tiên, muốn độ kiếp cũng khó khăn!"

"Nếu lần này ngươi không nguyện ý kế thừa Đế Tôn chi vị của bản đế, cũng chỉ có thể chết ở đây!"

Thấy Yêu Đế muốn tiếp tục ra tay, Bùi Lăng lập tức nói: "U Tố mộ có ba vị Đại Thừa."

"Một vị trong đó còn đã phi thăng..."

Còn chưa dứt lời, ba bộ thể xác hồng hoang đã ngang nhiên ra tay.

Hồng thủy và ngọn lửa bừng bừng điên cuồng trào lên hư không, Độc Long tiềm ẩn, lúc ẩn lúc hiện, miệng to như chậu máu mở ra, lực hút to lớn ầm vang mà lên!

Bùi Lăng không kịp hỏi lại, lập tức xuất đao.

Huyết sắc tràn ngập vòm trời, đao ý kinh khủng nở rộ yêu diễm như mạn châu sa hoa...

Thiên địa vốn vỡ thành mảnh nhỏ, lại lung lay sắp đổ...

Thanh Yếu sơn.

Vùng bỏ hoang.

Cỏ cây vốn mạnh mẽ đều hóa thành kiếp tro, lộn xộn bay lượn như tuyết đen to lớn, vẩy xuống đầy đất.

Tảng đá lớn đã sớm nát thành bột mịn, theo cơn gió mạnh tản đi tứ tán, không để lại chút dấu vết nào.

Trên trời cao, lôi đình tan thành mây khói, tầng mây đen nhánh nặng nề nhanh chóng tản ra, sắc trời mờ mờ lại xuất hiện từng chút một.

Một sợi rơi xuống từ trời cao, soi sáng ra một bóng dáng áo gấm linh lung.

Mắt nàng như hoa đào, phía trên búi tóc cao kiếm trâm như rừng, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh mềm mại cầm một nhánh hoa như vừa bẻ, thướt tha đứng đó.

Lúc này, toàn bộ phương thiên địa này vạn vật thành tro, duy chỉ có Kiều Từ Quang tươi đẹp như trước, khí tức của nàng bành trướng mãnh liệt, lại đã bước vào Hóa Thần kỳ!

Cửu kiếp Hóa Thần thành công!

Kiều Từ Quang chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chợt hiện ánh sáng như bảo quang côi diễm, dung mạo khuynh thành, trên mặt nàng xuất hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã thu liễm lại.

Nơi đây là Thanh Yếu sơn.

Tiếng động khi nàng độ kiếp lớn như vậy, chắc chẳng mấy chốc sẽ có yêu tộc thành quần kết đội, hô bằng dẫn hữu đến đây vây giết nàng!

Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang lập tức ổn định tâm thần, đang muốn phân biệt phương hướng, chợt thấy bên cạnh xuất hiện một bóng hình xinh đẹp diễm sắc tuyệt thế.

Bóng hình xinh đẹp này như hoa trong gương trăng trong nước bị gió thổi qua, mơ hồ sai lệch, không thể phân biệt bất kỳ chi tiết gì, nhưng cảnh tượng như đong đưa, như vỡ nát lại hoàn toàn không che đậy dáng vẻ nhu tình và ngọc nhan sáng loáng.

Khí tức quanh người nàng tinh khiết cường đại, cuồn cuộn vô ngần, rõ ràng là tổ sư Tố Chân Thiên "Không Mông"!

Kiều Từ Quang cảm nhận lực lượng trên người đối phương có cùng nguồn gốc với mình, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hành lễ:

"Đệ tử Kiều Từ Quang, bái kiến... Thái Thượng trưởng lão!"

Nghe vậy: "Không Mông" tổ sư cũng không giải thích, lúc này ngắn gọn nói: "Bùi Lăng đại chiến với Yêu Đế, nơi đây không an toàn"

"Theo ta."

Nói xong, nàng vung váy dài một cái, hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thanh Yếu sơn.

Chỗ sâu.

Vực sâu khổng lồ, cho dù đã khô cạn, đứng ở mép nhìn xuống vẫn khó mà với tới đáy.

Khí tức cổ xưa mênh mông như ngưng kết ở phương càn khôn này.

Hàm ý thuộc về thượng cổ, thuộc về hồng hoang điêu khắc vào mỗi một tấc thiên địa.

Tâm Mộc đứng thẳng mà ra từ dưới đáy vực sâu, quan sát bốn phương.

Mỗi một cành cây đều khổng lồ khó có thể tưởng tượng.

Hư không nơi xa hơi rung chuyển, ngay sau đó bên cạnh một đám cành cây gần trụ cột, hồng y lặng yên hiện ra.

Làn váy dài của Tư Hồng Khuynh Yến đón gió phồng lên, đạp không mà đứng, liếc qua thân cành rộng lớn như đường đi bên cạnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời.

Tán cây cô quạnh không lá, như một tòa đại lục hoang vu xa lạ.

Vô cùng to lớn chia cắt toàn bộ vòm trời, sắc trời rơi xuống từ giữa cành khô đan xen, bị loại bỏ thành ảnh nát loang lổ.

Chương 2509: Đánh cắp thể xác (2)

Lấy thị lực của nàng, căn bản không thấy điểm cuối của cành cây.

Trên nhánh cây, treo từng bộ quan tài có to có nhỏ.

Đưa mắt nhìn quanh, Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh.

Trong bốn khu vực nguy hiểm, địa vực Thanh Yếu sơn là rộng rãi nhất.

Cho dù lấy tu vi hiện tại của nàng, tới chỗ này cũng hao tốn tròn chín ngày.

Điều kiện tiên quyết là có bản đồ của "Hằng Tà" tổ sư!

Thế nhưng, hiện tại đã đến nơi, chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều!

"Trong truyền thừa của Hằng Tà tổ sư nói, mỗi bộ quan tài nơi này đều phong ấn một tôn thể xác hồng hoang."

"Hiện tại bản cung chỉ cần sử dụng pháp môn do Hằng Tà tổ sư lưu lại, lấy đi quan tài tính cả thể xác hồng hoang bên trong là được!"

"Chỉ cần rời khỏi Thanh Yếu sơn, Yêu Đế không làm gì được bản cung!"

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, nàng lập tức để mắt tới một bộ quan tài đặc biệt to lớn trong không trung.

Mặc dù "Hằng Tà" tổ sư cực kỳ không chịu trách nhiệm, không thương cảm hậu bối chút nào, không chuẩn bị thêm một bộ thể xác hồng hoang, nhưng cách tiến vào Ngu Uyên chi địa, pháp môn đánh cắp quan tài Tâm Mộc, phương thức chạy ra Thanh Yếu sơn, giải trừ bí thuật phong ấn quan tài, cuối cùng bóc ra bản nguyên thể xác hồng hoang, tất cả trình tự và thủ pháp luyện hóa "Bản nguyên" đều vô cùng kỹ càng!

Chỉ cần nàng có thể trà trộn vào nơi ở Tầm Mộc, còn lại, chỉ cần dựa theo truyền thừa "Hằng Tà" tổ sư, từng bước một là được!

Thế nhưng, đã đến nơi đây, chỉ lấy một bộ thể xác hồng hoang hình như hơi không đủ...

Dù sao, nàng có phu quân.

Cũng chuẩn bị một bộ thể xác hồng hoang cho phu quân Tô Ly Kinh!

Đến lúc đó gọi nghiệt súc Bùi Lăng kia lên, trước tiên báo thù rửa hận ngay trước mặt phu quân, sau đó lại đưa thể xác hồng hoang chưa bị nghiệt súc Bùi Lăng cướp đi cho phu quân...

Lúc suy nghĩ, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết kỳ quỷ cổ xưa...

Thanh Yếu sơn.

Huyết quang đầy trời.

Đao ý lạnh thấu xương nhét đây toàn bộ vòm trời, hư không ngổn ngang lộn xộn kẽ nứt, trải rộng trên bầu trời.

Gió bão hỗn độn thỉnh thoảng bay ra từ trong kẽ nứt, nhưng còn chưa kịp lớn mạnh và hoành hành ngang ngược, đã bị lít nha lít nhít đao khí, ngọn lửa bừng bừng, hồng thủy, lực thôn phệ, Độc Long... Quấy đến thịt nát xương tan, cứ vậy chôn vùi!

Khí lưu Thanh Yếu sơn bị rút lấy phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, như là mây mù cuồn cuộn, điên cuồng rót vào vực ngoại hư không.

Hiện tại cả vùng đều đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một vực sâu mênh mông bao la vô bờ.

Trong vực sâu ảm đạm âm trầm, không có chút hơi khói nào bay lên, lại tràn ngập đủ loại khí tức kinh khủng và lực lượng, quấn giao như đay rối, cắt chém hủy diệt tất cả mọi thứ tới gần.

"Ngu Cường" đạp không mà đứng, trong mắt có hai màu đỏ xanh lưu chuyển, khí tức quanh người càng thêm mờ mịt, lại một lần nữa thi triển tiên thuật.

"Bào Hào" và "Cửu Anh" đều không trọn vẹn không chịu nổi, vẫn thủ hộ ở bên để hộ pháp.

Một bóng dáng huyền bào lập tức xông xuống từ trời cao, mang khí thế như vạn tấn, hai tay nắm chặt trường đao, đường đường lo sợ không yên như lôi rơi cửu thiên, nặng nề chém về phía "Ngu Cường".

"Bào Hào" và "Cửu Anh" lập tức ra tay, lực lượng thôn phệ, thủy hỏa xuất hiện như từng tầng tường bảo hộ, ngăn trước Bùi Lăng.

Lúc này Bùi Lăng như là người máu, áo bào trên dưới cả người rách rưới, có miệng vết thương sâu đủ thấy xương, có miệng vết thương huyết nhục tái nhợt, gần như không có máu chảy ra, khí tức đã đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng.

Sinh cơ bé nhỏ đến cực điểm, uy năng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] đã như tiên thuật chân chính!

Oanh! !

"Bào Hào" và "Cửu Anh" lập tức bị đao khí khủng bố đánh bay.

Nhưng ngay lúc này "Ngu Cường" ngẩng đầu, ánh xanh trong mắt bùng lên, một điểm lửa đỏ hồng cháy hừng hực trong đáy mắt.

Quanh người hắn ta có khí tức mờ mịt ầm vang phun trào, thành công thi triển tiên thuật, đối đầu chính diện với Cửu Phách Đao vừa bị Bùi Lăng chém xuống!

Không có bất kỳ tiếng động gì, lấy đó làm trung tâm, toàn bộ không gian bốn phương tám hướng vỡ nát từng khúc, như mặt kính bị đánh nát.

Giữa mặt đất và vòm trời, tất cả mọi thứ đều đang điên cuồng chôn vùi, chôn vùi, chôn vùi!

Lực lượng kinh khủng khiến cho "Ngu Cường" cũng không chịu nổi, nhanh chóng chạy trốn nơi đây.

Giữa không trung, Bùi Lăng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào.

Không ngừng phá nát không gian, hoàn toàn bị đảo loạn trật tự, gơn sóng như bị chấn động tiêu tán từng vòng, vừa muốn chạm đến thân thể hắn đã bị một tầng đao ý thuần túy, bá đạo kinh khủng ngăn lại, không thể làm hắn bị thương.

Thân đao Cửu Phách Đao trong vắt như đêm, mỗi một điểm tinh thần như ánh sáng trong lấp lóe, như lấy ra một vòng bóng đêm giữa hè, bên ngoài bóng đêm ánh sáng đỏ ngòm đậm đặc ngút trời dâng lên, chiếu rọi đêm như máu.

Đao ý cô đọng như thực chất, lúc phá không tiếng rít như reo hò, không ngừng truyền ra vẻ mừng như điên với Bùi Lăng, lại sinh ra sự cộng minh trước nay chưa từng có với chủ nhân.

Bùi Lăng không do dự chút nào, lại chém ra một đao.

Xoạt!

Huyết quang trùng điệp như là sông rộng vắt ngang giữa thiên địa, nơi đi qua xóa bỏ chúng sinh vạn vật.

Tất cả mọi thứ đều bị huyết sắc bay vọt lên.

Chương 2510: Tạm thắng!

Trong chốc lát, dường như toàn bộ thiên địa, toàn bộ phương thế giới này đều muốn bị một đao kia chém diệt!

Oanh! !!

Không gian vỡ nát từng khúc, gió bão hỗn độn tung hoành ngang ngược, đao khí cao ngất xé rách tất cả, vạn sự vạn vật hóa thành hư ảo dưới đao.

Trong huyết sắc che ngợp bầu trời, một điểm màu sắc khác lạ duy nhất là một bộ huyền bào phần phật.

Bùi Lăng thổ dốc từng ngụm, ánh mắt nhìn về phía vực sâu đen sì phía dưới.

Ba bộ thể xác "Ngu Cường": "Bào Hào": "Cửu Anh" đã rơi xuống đáy vực, nơi đao ý tụ tập ngưng tụ, ngọn lửa bừng bừng, hồng thủy, gió lốc, lực lượng thôn phệ đan xen dây dưa, không ngừng ăn mòn thứ mới tới.

Trên nhục thân cứng như sắt đá của đại yêu hồng hoang, chỉ một thoáng xuất hiện lít nha lít nhít vết thương.

Trong ba bộ thể xác, sinh cơ đã biến mất gần như không còn.

Nhưng khí tức hồng hoang ẩn chứa bên trong lại vẫn xa xưa, mặc cho vực sâu lặp đi lặp lại tàn phá, cũng khó mà ma diệt.

Kết thúc!

Bùi Lăng lập tức lấy ra một viên đan dược mượt mà óng ánh, một hơi nuốt vào.

Dược lực vào miệng lập tức bị pháp lực thôi hóa ra, một cảm giác hừng hực như dung nham nổ tung, nhanh chóng vào toàn thân.

Pháp lực vốn đã gần như khô cạn, bắt đầu khôi phục nhanh chóng.

Thương thế trên dưới quanh người Bùi Lăng đọc theo quỹ tích lúc bị thương rút lui từng chút một, lúc đầu tốc độ lui lại còn không rõ ràng, càng đi về phía sau càng nhanh.

Chẳng mấy chốc, hắn từ trạng thái sắp chết khôi phục lại trạng thái trọng thương, sau đó lại từ trạng thái trọng thương khôi phục thành vết thương nhe...

Thời gian mấy tức, thương thế của Bùi Lăng đã hoàn toàn khôi phục.

Chỉ là thương thế có thể nghịch chuyển, nhưng thọ nguyên hao tổn mất lại không thể sử dụng pháp tắc lấy về.

Keng!

Một tiếng sắt thép va chạm, Bùi Lăng thu đao vào vỏ, sau đó đưa tay xuống phía dưới, cách không một chiêu, trong nháy mắt hút năm bộ thể xác đến trước mắt, chợt thu vào trong túi trữ vật.

Những thể xác Yêu Đế này là vật liệu thượng thừa nhất ở phương thế giới này.

Dù dùng để luyện đan, đúc khí hay luyện chế khôi lỗi, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu!

Chỉ có điều, Yêu Đế chưa sử dụng chân thân, dù hắn đã trảm năm bộ thể xác Yêu Đế, hắn vẫn chưa thắng được trận đại chiến này!

Nhân lúc bây giờ thể xác mới của Yêu Đế chưa đuổi tới, phải tranh thủ thời gian nghĩ những cách khác rời khỏi Thanh Yếu sơn!

" [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] không được, vậy thì ủy thác khác!"

"Thế nhưng, Yêu Đế cực kỳ hận thù Trọng Minh tông, hiện tại nếu ta đi một mình, để lại Tư Hồng Khuynh Yến ở nơi này, chắc chắn nàng phải chết."

"Trước hết để Tư Hồng Khuynh Yến trở lại bên cạnh ta, vì lý do cẩn thận, cũng mang theo cả Kiều Từ Quang và Chung Quỳ Kính vụ.

"Vị Đại Thừa Tố Chân Thiên kia không có xung đột gì với Yêu Đế, sẽ không có chuyện gì!"

"Còn có nhân quả với ba người Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức, Ninh Vô Dạ phải trảm..."

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức tiếng nói âm u lạnh lẽo, rộng lớn: "Nghịch!"

Thanh Yếu sơn.

Trong núi hoang vô danh, kiếp lôi trên bầu trời dừng lại, thiên uy vô cùng kinh khủng nhanh chóng tiêu tán, kiếp vân nặng nề mỏng manh.

Sắc trời một lần nữa chiếu xuống, trên mặt đất cháy đen, Chung Quy Kính Y trụ thương mà đứng, tóc dài tung bay theo gió mạnh, pháp lực quanh người bành trướng, còn đang nhanh chóng hấp thu một tia kiếp lực cuối cùng.

Phát hiện ánh nắng vẩy xuống, nàng mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không kiềm chế được, cửu kiếp Hóa Thần!

Trong tầm mắt, thiên địa vẫn là thiên địa, bản thân cũng đã khác biệt rất lớn.

Lại tiến lên một bước trên con đường trường sinh!

Cảm nhận được thực lực cường đại của Hóa Thần kỳ, sau khi Chung Quỳ Kính Y vui sướng lại chợt buồn lo vô cớ, ký ức quá khứ lặng yên hiện ra trong lòng nàng...

Lúc trước đại chiến chính ma, nàng và tán tu xuất thân luyện đan sư Vương Cao bị nhốt trong trường tư thục "quỷ dị".

Mặc dù sau này thành công chạy thoát nhưng cũng khiến nội tình của nàng giảm mạnh, vốn là đạo đồ vô vọng, đời này lại khó Hóa Thần.

Nhưng về sau Vương Cao đại sư để chân truyền Cửu Nghi sơn Đậu Đại chuyển một câu cho nàng, muốn khôi phục thực lực lại đến toà trường tư thục "quỷ dị" kia một chuyến...

Vì đạo đồ, vì không đến mức bị vây ở Nguyên Anh kỳ không tiến thêm tấc nào nữa, nàng lựa chọn nghe theo đề nghị của vị Đan sư này, lại một lần tiến vào gian trường tư thục kia.

Lần thứ hai tiến vào trường tư thục Khê Ngọ, tất cả đều thay đổi!

Nàng không mất trí nhớ, không thấy vị sơn trưởng cổ quái kinh khủng, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào!

Trong trường tư thục tọa lạc ở bên bờ sông, cây rừng hỗn tạp trong nơi hoang dã, thanh u yên tĩnh, dã thú mọc lan tràn, dường như tất cả "quỷ dị" và nguy hiểm đều tan thành mây khói.

Chung Quỳ Kính Y chỉ đi vào gian học dường như phần mộ kia, nghe đám học sinh giảng một bài liền khôi phục tất cả nội tình thiếu thốn...

Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đó nếu không có câu nói kia của Vương Cao đại sư, hôm nay nàng cũng không thể cửu kiếp Hóa Thần.

Chỉ tiếc, quan hệ của Vương Cao đại sư và Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa... Ách, còn có Kiểu sư muội đều khác biệt...

Chương 2511: Chỉ thiếu một hơi

Đang nghĩ ngợi, Chung Quỳ Kính Y đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy hai bóng hình xinh đẹp diễm chất, mày ngài răng trắng đột ngột xuất hiện trước người nàng.

Một người trong đó áo trắng váy xanh, mắt như hoa đào, cầm trong tay một đoạn nhánh hoa như mới bẻ, trên đó lấm ta lấm tấm nụ hoa tuyết trắng, quanh người quanh quẩn khí tức Hóa Thần kỳ, chính là Kiều Từ Quang!

Hiện tại nàng đang chấp lễ hậu bối, nhắm mắt theo đuôi một nữ tu hà váy nguyệt bí, uy nghi tĩnh lặng, tên nữ tu này phong thái nhanh nhẹn nhưng khuôn mặt mơ hồ không rõ như là mặt nước bị gió đêm hè thổi tới, cho dù cảnh vật vỡ nát, lại cũng dáng vẻ yểu điệu.

Chung Quỳ Kính Y ngẩn ngơ, ánh mắt chạm đến khuôn mặt nữ tu này, lập tức nhanh chóng cụp mắt, cung kính hành lễ: "Đệ tử Chung Quỳ Kính Y, bái kiến... Tiền bối!"

"Không Mông" tổ sư nhẹ gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói: "Theo ta.

Nói xong, nàng vung váy dài lên, trong khoảnh khắc ba người biến mất không thấy gì nữa.

Thanh Yếu sơn.

Thung lũng vô danh.

Hoa dại đủ mọi màu sắc đã sớm bị từng đạo máu tươi bắn tung toé tưới ướt.

Mùi ngai ngái xông lên trời không, toàn bộ thung lũng vết kiếm đan xen, kiếm ý lạnh thấu xương, khí tức nguy nga nặng nề đặc biệt thuộc về núi rừng, cùng ý quang minh đường hoàng thật lâu không tiêu tan, cô đọng như thực chất.

Ba người Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ đứng tựa lưng vào nhau, lồng ngực chập trùng kịch liệt đều hơi thở dốc.

Mồ hôi trộn lẫn dòng máu nhanh chóng trượt xuống từ cái trán.

Dưới chân ba người máu tươi tích thành vũng, đã không thấy mắt cá chân.

Lấy bọn họ làm trung tâm, toàn bộ thung lũng mảnh yêu thú rơi vãi khắp nơi, từng khối thể xác dị tộc mang theo lân phiến, sừng thú, lông vũ, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, ý bạo ngược lại vẫn tồn tại trong đó.

Lúc áo bào ba người tổn hại, trên dưới cả người đủ loại vết thương, máu tươi ào ạt chảy xuôi, còn có vài chỗ huyết sắc hiện lên màu xanh đen, lại đã trúng độc yêu thú.

Thế nhưng, phóng tầm mắt vào trong cốc lại không có khí tức của bất kỳ một đầu yêu thú gì!

Trận đại chiến này đã kết thúc!

Cơn gió dài thổi qua thung lũng, mùi máu tanh nồng đậm bốc lên.

Tưởng Phong Vật trốn ký trong góc hẻo lánh cách đó không xa lập tức đi ra: "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng nói: "Tiểu nhân Tưởng Phong Vật, đa tạ Đạo tử đại nhân, Thái tử điện hạ, Kiếm tử đại nhân ân cứu mạng!"

Tưởng Phong Vật cúi rạp đầu xuống đất, liên tục dập đầu, cho dù bị máu đen dính đầy mặt cũng như không hề hay biết, luôn miệng nói: "Đạo tử đại nhân pháp lực vô biên, tất thành trường sinh cửu thị! Thái tử điện hạ uy nghiêm đường hoàng, Lưu Lam hoàng triều có Thái tử điện hạ chắc chắn phát triển không ngừng... Kiếm tử đại nhân kiếm thuật thông thần, cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, chính như Kiếm tử đại nhân..."

"Cửu Nghi sơn, Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ẩm Kiếm tông, đều không then là sống lưng của nhân tộc ta!"

"Lúc trước Thánh... Ma Tử Trọng Minh ma tông Bùi Lăng, tiểu nhân vốn tưởng cũng coi như có tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, nhưng so sánh với ba vị cũng chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích!"

"Ba vị đầy phong thái, ba vị đầy cao thượng, sau này chắc chắn tiểu nhân sẽ truyền xướng khắp nơi, để khắp thiên hạ đều biết, Cửu Nghi sơn đúng là đứng đầu chính đạo ta; Lưu Lam hoàng triều thật sự là nơi mà tán tu chúng ta tha thiết ước mơ; Hàn Ảm Kiếm tông một kiếm phá vạn pháp, thánh địa của kiếm tu trong thiên hạ, nghe danh không bằng gặp mặt..."

Nghe Tưởng Phong Vật nói vậy, yêu tộc hoàng triều kịp phản ứng cũng đi ra từ chỗ núp, tiến lên hành lễ nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Thái tử điện hạ! Đa tạ Phó đạo tử! Đa tạ Ninh kiếm tử!"

"Hừ! Thái tử điện hạ là Thái tử triều ta, địa vị kiêu ngạo cỡ nào!

Đạo tử và Kiếm tử cũng là Thiếu chủ của Cửu Nghi sơn và Hàn Ẩm Kiếm tông, ba vị đến Thanh Yếu sơn thật sự là vinh hạnh!

Những yêu thú chưa khai hóa này không biết quỳ xuống đất nghênh đón, ngược lại vô lễ với ba vị, thật sự nên giết, đáng chết, nên diệt!"

"Không sai. Triều ta khoan dung độ lượng, bao dung chúng sinh.

Những yêu tộc Man Hoang này chỉ là vật liệu tu luyện trong mắt tứ tông ma đạo. Hiếm khi nào hoàng triều bỏ qua hiềm khích lúc trước, khoan dung độ lượng, nguyện ý tiếp nhận bọn họ đến dưới sự quản lí, bọn họ lại không biết hối cải, dám can đảm ra tay với Thái tử điện hạ, Đạo tử, Kiếm tử, hoàn toàn tội không thể tha!"

"Khí số Thanh Yếu càng ngày càng tệ, chính vì những man yêu này làm điều ngang ngược, đáng đời như thết"

"Thái tử điện hạ, Đạo tử, Kiếm tử mới là điểm cuối của khí số ở phương thế giới này, mới là sự tồn tại mà chúng ta nên thần phục đời đời kiếp kiếp...

Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ vội vàng sử dụng đan dược khôi phục pháp lực, căn bản không để ý tới bọn họ a dua nịnh hót, chưa đợi thương thế khôi phục, Phó Huyền Tự lập tức nói: "Vị trí bại lộ, nhanh rời khỏi nơi đây!"

Ba người nói xong, lập tức cất bước đi vào thung lũng.

Yêu tộc hoàng triều và Tưởng Phong Vật vội vàng đuổi theo.

Bọn họ vừa đi đến cửa cốc, đã thấy ba bóng hình xinh đẹp uyển chuyển xuất hiện cách đó không xa.

Chương 2512: Chỉ thiếu một hơi (2)

Một nữ nhân bóng dáng hoa nhã nhặn mơ hồ như hoa trong gương trăng trong nước khép tay áo đứng đó, vị trí tụt lại nửa bước ở hai bên là Kiều Từ Quang và Chung Quỳ Kính Y.

Ba người Phó Huyền Tự ngẩn ngơ, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người cùng biến mất không thấy gì nữa.

Trong thung lũng vô danh chỉ có máu chảy lững lờ, khí tức ngai ngái tản đi theo gió, giữa thiên địa một mảnh lạnh lẽo vắng lặng.

Thanh Yếu sơn.

Chỗ sâu.

Trong vực sâu như không đáy, Tầm Mộc đứng vững.

Quan lại tứ cực, nguy nga khó có thể tưởng tượng.

Khắp nơi hoang vu khô héo, khí tức Thái Cổ nặng nề mà âm u lạnh lẽo.

Một bộ hồng y như máu, đạp không mà đứng.

Pháp quyết trong tay Tư Hồng Khuynh Yến biến ảo, khí tức bốc lên quanh người.

Trong tối tăm như có một luồng lực lượng vô cùng cường đại, huyền diệu trào lên mà đến, trùng điệp từ bên ngoài Thanh Yếu sơn xông vào bên trong Thanh Yếu sơn.

Luồng lực lượng này vô hình vô chất, không thể nắm lấy nhưng lại như ở khắp mọi nơi, nhét đầy càn khôn.

Giữa Thanh Yếu sơn, một luồng lực lượng như bản chất tản khắp, như muốn ngăn cản nhưng đôi bên vừa tiếp xúc, lực lượng do Tư Hồng Khuynh Yến triệu hoán đến như một lưỡi dao, hời hợt xông phá trở ngại, tiến quân thần tốc, giáng lâm xuống vực sâu!

Theo luồng lực lượng này đến, thể xác của Yêu Đế nghi lại trong quan tài cỡ nhỡ đột nhiên bắt đầu chấn động.

Phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh...

Trong một tiếng lại một tiếng va chạm, nắp quan tài bị đẩy ra một kẽ nứt nhỏ bé.

Một bàn tay nhân tộc hơi có vẻ khô gầy nhô ra từ bên trong, như muốn nhấc quan tài lên.

Chỉ có điều, hắn ta vừa duỗi ra một nửa, đã bị một loại hạn chế nào đó không thể tiếp tục động tác.

Lúc này, bàn tay này đột nhiên kết động, bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết cực kỳ tương tự với lúc Tư Hồng Khuynh Yến mới thi pháp.

Trong hư không chỉ một thoáng sinh ra một quỷ thủ to vô cùng lớn, che đậy non nửa vòm trời, ngưng tụ thành từ vô số độc lâu có to có nhỏ, mang theo âm khí nặng nề trực tiếp chụp Tư Hồng Khuynh Yến vào trong cỗ quan tài kia.

Cạch!

Trong tiếng động nặng nề, quỷ thủ một phát nắm lấy cỗ quan tài kia, sau đó năm ngón tay dùng sức như muốn trực tiếp lấy quan tài xuống từ trên nhánh cây Tầm Mộc!

Nhưng cỗ quan tài kia như trái cây chưa chín trên đầu cành Tầm Mộc, sự kết nối như mảnh khảnh lại vô cùng rắn chắc, theo lực lượng quỷ thủ tăng lên, nhánh cây to khỏe ngọn núi chọc mây kia hơi uốn lượn, nhưng quan tài lại chậm chạp không thể gõ xuống từ trên nhánh cây.

Giữa không trung, pháp lực quanh người Tư Hồng Khuynh Yến nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt cũng dần trắng bệch.

Bản thể Tầm Mộc của Yêu Đế là cổ tiên!

Từ xưa tiên phàm khác nhau, ngoại trừ những năm cuối thượng cổ ghi chép tổ sư chín môn phái lớn từng tiến hành thí tiên, tất cả phàm nhân dù vô dụng cũng đủ để nghịch phạt tiên nhân.

"Hằng Tà" tổ sư lưu lại truyền thừa, lấy thân thể phàm nhân mưu tính thể xác hồng hoang trên bản thể cổ tiên, lại lợi đụng phương thế giới này để nhân tộc đại hưng đại cục.

Trọng Minh tông là một trong chín môn phái lớn Bàn Nhai giới, có được một phần chín khí số nhân tộc.

Phần khí số này so sánh với khí số yêu tộc Thanh Yếu ở ẩn, chắc chắn có ưu thế tuyệt đối.

Vì vậy, cho dù hiện tại tu vi của Tư Hồng Khuynh Yến chỉ Hợp Đạo nhưng cũng có thể thông qua thủ đoạn của "Hằng Tà" lưu lại, lấy thân phận cao tầng Trọng Minh tông, thôi động khí số nhân tộc áp chế khí số yêu tộc Thanh Yếu, tạm thời khống chế cánh tay nhân tộc kia, dùng cái này mạnh mẽ bắt lấy "Bản nguyên".

Chỉ có điều, mặc dù cách này có thể thực hiện, tu vi Tư Hồng Khuynh Yến cũng chênh lệch quá lớn với Yêu Đế.

Lúc này, khí tức quanh người nàng đã hơi bất ổn, thấy động tác quỷ thủ bắt đầu thả chậm, trong mắt Tư Hồng Khuynh Yến lóe lên vẻ tàn khốc, một chuỗi kim linh trên mắt cá chân nàng ầm vang nổ tung!

Kim linh nổ tung hóa thành một vệt kim quang chui vào trong cơ thể nàng, vốn khí thế của Tư Hồng Khuynh Yến đã tăng lên cực hạn, lập tức tăng vọt một đoạn.

Cùng lúc đó, trong thất khiếu của nàng có vết máu chậm rãi chảy xuôi.

Nàng không thèm để ý, tiếp tục thôi động bí pháp.

Ngay sau đó, trong khe hở quan tài cỡ nhỏ, khí tức của bàn tay nhân tộc kia cũng tăng vọt theo, hắn ta đột nhiên nhô ra ngoài một đoạn nữa!

Giống như cuối cùng đã tích lũy đủ lực lượng, quỷ thủ đột nhiên dùng sức, nhánh cây to lớn như ngọn núi lập tức cong xuống, sự kết nối giữa quan tài và nhánh cây cũng đứt mất một nửa.

Dường như chỉ cần kiên trì một hơi, có thể thành công gõ bộ quan tài này xuống.

Nhưng đúng lúc này...

Phía trên Tâm Mộc đột nhiên xuất hiện một sợi sinh cơ vô cùng yếu ớt.

Sinh cơ này lóe lên liền biến mất, nhanh như ảo giác.

Tạch tạch tạch...

Trong chớp mắt, tất cả quan tài phía trên Tâm Mộc đột nhiên mở ra một chút xíu.

Bộ quan tài bị quỷ thủ nắm lấy phát ra tiếng tạch tạch rợn người, nắp quan tài mở ra một chút xíu.

Trong quan tài cố nhỏ phía dưới bàn tay nhân tộc nhô ra khe hở, lại không bị khống chế thu hồi vào trong.

Nắp quan tài mở ra một cái khe khép lại.

Ầm!

Chương 2513: Đây chắc chắn là thủ đoạn của ý chí Chân Tiên!

Trong chớp mắt nắp quan tài khép lại, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong chốc lát đầu váng mắt hoa, lại là bí pháp bị phá nhận phản phệ, suýt nữa không thể đứng giữa khoảng không!

Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể nàng đột nhiên không bị khống chế nhanh chóng rút lui.

Chỉ trong tích tắc, Tư Hồng Khuynh Yến trực tiếp rút lui khỏi vực sâu.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Lúc này, cuối cùng tất cả nắp quan tài mở ra, từng thể xác hồng hoang tiêu tán ra khí tức Thái Cổ, lần lượt leo ra từ trong quan tài.

Một con cự thú như vượn rời khỏi quan tài đầu tiên, động tác của hắn ta vô cùng khéo léo, không hề bị thân thể kích cố tương đương ngọn núi ảnh hưởng, tóc bạc chân trần, quanh người quanh quẩn khí binh qua dày đặc, chính là "Chu Yếm"; Sau đó là một đầu hung thú loại chó, sủa loạn mà ra, toàn thân đen nhánh, ô quang lấp lánh, khóe miệng bắn tung toé đốm lửa nhỏ, lại là "Họa Đấu"; Lại có thân thể khổng lồ như trâu, đầu sinh bốn góc, mắt người tai người, chính là "Chư Hoài"; Trong tiếng chó sủa có đại yêu loại hổ từng bước một đạp vào thân cành Tâm Mộc, hai sườn mọc hai cánh, lệ khí mọc lan tràn...

Tất cả thể xác hồng hoang cùng nhau ngửa đầu nhìn trời, phát ra tiếng gầm thét rung trời động đất.

Tiếng rống như anh gáy, như tiếng sấm, như kim thạch xé rách hư không, chấn động vòm trời.

Khí tức cổ xưa đến từ vô số năm tháng trước đó, đến từ hồng hoang dã man, xa xưa, xông lên trời không!

Vào lúc này, năm tháng như lập tức đảo ngược, phương thiên địa này như một lần nữa về tới thời kỳ thượng cổ.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối bành trướng như thủy triều, tiếng nói nhỏ dày đặc vang vọng bên tai.

Dưới chín cây cột, lôi đình chợt nứt ra, soi sáng ra bóng dáng hoàn mỹ.

Tiên nhân đứng chắp tay, ánh mắt xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn về phía Thanh Yếu sơn xa xôi.

Trong tầm mắt của hắn ta, khi thấy tên nữ tu phá hỏng phong ấn Đọa Tiên kia xâm nhập vực sâu, thi triển thuật pháp, đánh cắp những thể xác phía trên Tầm Mộc...

Sắc mặt tiên nhân bình thản.

Những thể xác hồng hoang kia nói từ ý nghĩa bản chất, thật ra đều là tử thi.

Thực lực chân chính cũng sớm đã xói mòn đến bảy tám phần trong thời gian dài dằng dặc, lực lượng mười không còn một.

Thế nhưng, nữ tu này là quân cờ của Đọa Tiên, nàng trộm lấy thể xác hồng hoang chắc chắn là có ý đồ đặc biệt gì đó, nhất định phải để phòng một chút!

Chẳng mấy chốc, tiên nhân thấy ý thức Tầm Mộc trở về bản thể, kế hoạch của tên nữ tu kia thất bại!

Hắn ta hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy...

Đang nghĩ ngợi, tiên nhân lập tức thấy một đầu pháp tắc quỷ dị ẩn nấp, lập tức cứu nữ tu ra khỏi vực sâu...

Là vị Độ Kiếp kia ra tay!

Tiên nhân lập tức hiểu rõ ra, thì ra là thết Sở dĩ tên nữ tu kia sẽ đi đánh cắp thể xác hồng hoang, không phải vì hoàn thành kế hoạch Đọa Tiên, mà là vị Độ Kiếp kia yêu câu!

Bởi vậy, nàng căn bản không cần thành công, chỉ cần có thể giữ chữ tín với vị Độ Kiếp kia là được.

Từ lúc mới bắt đầu, mục tiêu của nàng là vị Độ Kiếp có thể phi thăng kia!

"Việc hạ giới, không thể tùy ý nhúng tay..."

"Nhưng việc liên quan đến phong ấn Đọa Tiên, hơn nữa vị Độ Kiếp kia có thể nói là chính tiên nước chảy thành sông!"

"Vừa rồi đã truyền âm nhắc nhở hắn"

"Nhưng hắn không biết thân phận của ta, cũng không biết âm mưu của Đọa Tiên, lại không nghe lời khuyên..."

"Đã vậy, ta nhắc nhở càng dễ hiểu một chút!"

Nghĩ tới đây, tiên nhân lập tức nhìn về phía Bùi Lăng ở Thanh Yếu sơn, trực tiếp mở miệng nói: "Ta chính là Quyến Diễm giới Thiên Tiên lại."

"Lần này hạ giới là vì truy tra việc phong ấn Đọa Tiên..."

Thanh Yếu sơn.

Vực sâu lồng lộng, hơi khói bốc hơi chầm chậm lên cao.

Dung nham và suối nước lạnh xen lẫn, đao ý, thủy hỏa, lực lượng thôn phệ còn sót lại dây dưa lấy nhau, vặn vẹo giữa hư không.

Trong cảnh tượng kỳ quái, Bùi Lăng đạp không mà đứng, áo bào phần phật, vừa dùng đầu pháp tắc "Nghịch" này nghịch chuyển Tư Hồng Khuynh Yến trở về bên cạnh mình, vừa nhìn sang một phương hướng nào đó.

Kiều Từ Quang, Chung Quỳ Kính Y, Chung Quỳ Việt Cức, Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ, còn có những yêu tộc hoàng triều, tán tu Tưởng Phong Vật kia đều được Tố Chân Thiên Đại Thừa cứu đi.

Hiện tại trên phương diện an toàn lại không có bất cứ vấn đề gì.

Chỉ là hiện tại Thanh Yếu sơn bị Yêu Đế phong tỏa, vị tổ sư nào đó của Tố Chân Thiên cũng chỉ có thể dừng ở mép phong tỏa, tạm thời không thể rời đi...

Đang nghĩ ngợi, bên tai hắn đôt nhiên vang lên một giọng nói như tiếng trời: "Ta chính là Quyến Diễm giới Thiên Tiên lại."

"Lần này hạ giới, là vì truy tra việc phong ấn Đọa Tiên..."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình, đây là giọng nói vô cùng hoàn mỹ, lại không thể tìm kiếm lần trước!

Đối phương quả nhiên là tiên nhân!

Hơn nữa, truy tra việc phong ấn Đọa Tiên...

Đối phương lại nhanh chóng tra ra hắn như vậy!

Làm sao bây giờ?

Hiện tại Yêu Đế còn chưa giải quyết, trực tiếp tới một vị tiên nhân!

Không thể che giấu thực lực, phải gọi ý chí Chân Tiên ra giúp đỡ!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đang muốn phân ra hóa thân, đã nghe giọng nói như rừng như suối vận kia tiếp tục nói: "Ta đã khóa chặt tu sĩ phá hỏng phong ấn Đọa Tiên, chính là nữ tu mà ngươi đang dùng pháp tắc cứu."

Chương 2514: Tiên nhân ban thưởng bảo vật

"Ngươi đừng bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, đây là quân cờ của Đọa Tiên."

"Ngươi bây giờ đã thành tiên lộ, thành tiên chỉ là vấn đề thời gian."

"Đừng vì việc Đọa Tiên hủy hoại đạo đồ!"

"Kính xin ngươi lập tức thu tay lại!"

Bùi Lăng nghe ngẩn ngơ nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, mục tiêu của tiên nhân kia không phải hắn, mà là... Tư Hồng Khuynh Yến? ?

Cái này...

Là thủ đoạn của ý chí Chân Tiên?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức khẽ gật đầu, chỉ có khả năng này!

Có thể để một vị tiên nhân chân chính điều tra ra kết quả không hợp thói thường như thế, chỉ có ý chí Chân Tiên có bản lĩnh đó!

Trong lòng hắn lập tức vững vàng, vừa tiếp tục vận chuyển đầu pháp tắc "Nghịch" này, vừa ra vẻ không biết mở miệng nói: "Nếu các hạ thật sự là tiên nhân, cũng đã khóa chặt người phá hỏng phong ấn Đọa Tiên, vì sao không trực tiếp bắt nàng?"

"Vẫn còn phải bàn bạc với một tu sĩ bình thường ở giới này?"

Giọng nói dào dạt êm tai kia nói tiếp: "Tiên không chạm phàm, thiên điều như thế!"

"Hiện tại, mặc dù ta đã biết là ai phá hỏng phong ấn Đọa Tiên nhưng không có đủ chứng cứ."

"Tiên nhân lục phàm là trọng tội!"

"Hiện tại ta thiếu bằng chứng, không tiện làm việc."

"Nhưng nữ tu kia cũng không chết trong tay ta, có chứng cứ hay không cũng không quan trọng."

"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ lần này!"

Chứng cứ?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt trong lòng thầm thở phào, việc phong ấn Đọa Tiên vốn cũng không phải là Tư Hồng Khuynh Yến làm, tiên nhân này đi đâu lấy chứng cứ?

Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không thể thật sự bỏ lại Tư Hồng Khuynh Yến ở Thanh Yếu sơn, hay là kéo dài tiên nhân trước, chở ra khỏi Thanh Yếu sơn lại nghĩ cách khác...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cảm giác một chút, chẳng mấy chốc phát hiện Tư Hồng Khuynh Yến sắp được nghịch chuyển về bên cạnh hắn, lúc này nói: "Tiền bối, nói miệng không bằng chứng"

"vãn bối chỉ là tu sĩ hạ giới, không thể xác định rốt cuộc ngươi có phải tiên nhân hay không."

"Hơn nữa, mấy năm trước tiền bối chín tông ta, còn vừa gia cố phong ấn Đọa Tiên."

"Đây là lần đầu tiên vãn bối nghe nói phong ấn Đọa Tiên bị phá hỏng!"

"Huống chi, vãn bối là đệ tử Trọng Minh tông, Tư Hồng Khuynh Yến là Tông Chủ bản tông"

"Về tình về lý, làm đệ tử nhất định phải cứu nàng!"

Tiếng nói vừa ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Trong giây lát, tiếng nói kia mới chậm rãi nói: "Cứ vậy, có thể chứng minh thân phận của ta?"

Giọng nói này lập tức trở nên vô cùng bén nhọn chói tai, cứ như mặt nạ trong truyền thuyết, phía dưới túi da diễm sắc tuyệt thế lại là ác quỷ khó coi kinh khủng.

Trong chớp mắt, từ tiếng trời vốn không chút tỳ vết biến thành tràn ngập hỗn độn, điên cuồng, vặn vẹo... Hoàn toàn trái ngược với sự hoàn mỹ lúc trước!

Hai con ngươi Bùi Lăng lập tức đỏ hồng, pháp lực không bị khống chế sôi trào bạo tẩu quanh người, gân xanh nhô lên từng sợi, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng và nhiễu sóng.

Cùng lúc đó, phương hướng trên đỉnh đầu hắn lập tức dâng lên mười vòng mặt trời huy hoàng.

Mặt trời lăng không, khí tức hừng hực cuồn cuộn giáng xuống.

Mười vòng mặt trời cùng chiếu rọi xuống, khí tức Bùi Lăng dần ổn định lại, thân thể cũng trở về hình dáng ban đầu.

Hắn thở dốc từng ngụm, trong chốc lát mồ hôi rơi như mưa lại như tình cảnh lúc ở trong tiên mộng Vĩnh Dạ hoang mạc, phàm nhân nghe được giọng tiên nhân sẽ lập tức đọa hóa nhiễu sóng...

Hiện tại tu vi của hắn đã là Độ Kiếp kỳ độ bốn mươi chín trận đạo kiếp, lại suýt nữa không thể thừa nhận ngay cả giọng nói của vị tiên nhân kia!

Tiên phàm có khác như một trời một vực!

Sau khoảng thất thần ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này nói: "Tiền bối đúng là tiên nhân!"

"vãn bối có chỗ đắc tội, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ"

"Tiếp theo vãn bối sẽ lập tức tuân theo phân phó của tiền bối"

"Thế nhưng, hiện tại nhất định phải cứu Tư Hồng Khuynh Yến này ra."

"Yêu Đế Tầm Mộc phong tỏa toàn bộ Thanh Yếu sơn, hiện tại một mình vãn bối không ra được."

"Nhưng Tư Hồng Khuynh Yến là Tông Chủ Trọng Minh tông đương thời, nàng có thủ đoạn có thể đưa vãn bối cùng rời đi!"

"Chờ sau khi rời khỏi nơi đây, vãn bối chắc chắn phối hợp với tiên nhân tiền bối, giam cầm nàng vào U Minh, trông giữ chặt chẽ, ép hồi ra âm mưu của Đọa Tiên!"

"Chuyện này, cứ việc giao cho vãn bối."

"Vãn bối chắc chắn cố hết sức không để tiên nhân tiền bối thất vọng"

Tiếng nói vừa dứt, chỗ sâu trong Thanh Yếu sơn đột nhiên xuất hiện một đầu hắc tuyến dài nhỏ, sau khi đầu hắc tuyến này xuất hiện nhanh chóng biến lớn, còn có vô số bụi mù bay lên theo.

Lại là từng bộ thể xác hồng hoang khí tức vô cùng kinh khủng!

Đủ loại đại yêu ghi lại trọng điểm trong điển tịch của Trọng Minh tông, mang theo khí tức bạo ngược đang dùng tốc độ cao nhất lao vụt đến.

Một bóng dáng hồng y đối mặt với bầy yêu, lơ lửng phía trước tất cả thể xác hồng hoang, đang dọc theo một quỹ tích cổ quái, nhanh chóng rút lui về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng giật mình, số lượng thể xác Yêu Đế này... Nhất định phải rút lui!

Lúc này, tiên nhân hòa hoãn nói: "Không cần rắc rối như thết"

"Dù sao nữ tu kia cũng là quân cờ của Đọa Tiên, bây giờ ngươi chưa thành tiên, tiếp xúc nhiều với nàng nguy hiểm càng lớn"

"Lúc này bỏ mặc nàng bị Tâm Mộc giết chết là được."

"Về phần rời khỏi Thanh Yếu sơn...

"Đọa Tiên có thể làm được việc này, ta cũng có thể!"

Chương 2515: Tiên nhân ban thưởng bảo vật (2)

Tiếng nói vừa dứt, một cây bút lông nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Cây bút lông nhỏ này chế tác tinh tế, trông như là dụng cụ thư phòng bình thường trong phàm tục, giá bán khá đắt, lại quanh quẩn một luồng khí tức trong trẻo hoạt bát huyền diệu.

Tiếng nói hoàn mỹ kia nói tiếp: "Đây là [Khuyến Thiện Hào Tố] 1, mặc dù chỉ là một món pháp bảo phổ thông, lại là thứ mà ta từng sử dụng."

"Chỉ cần cầm cây bút này, có thể trực tiếp rời khỏi Thanh Yếu SƠN.

"Bây giờ ngươi lập tức rời đi, vừa vặn tới kịp, sẽ không bị Tâm Mộc đuổi kịp."

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, không trực tiếp cầm cây bút lông nhỏ kia, mặc dù đối phương là tiên nhân, thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, căn bản không cần rắc rối như thế.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt sinh tử tổn vong, hắn càng tin tưởng bản thân!

Còn thiếu một chút!

Chỉ cần Tư Hồng Khuynh Yến trở lại bên cạnh hắn, hắn lập tức chạy ra bên ngoài Thanh Yếu sơn.

Về phần cách rời khỏi Thanh Yếu sơn...

Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ kỹ: Dùng hệ thống uỷ thác tiên thuật [Thực Nguyệt Chi Yến] này!

Đây cũng không phải là tiên thuật làm trái thiên cương, hơn nữa vật liệu cần thiết có một thứ quan trọng nhất, đó là pháp tắc hồn đạo!

Mà nơi đây là Thanh Yếu sơn, không phải U Tố mộ!

Thậm chí toàn bộ phụ cận Thanh Yếu sơn cũng không có pháp tác hồn đạo!

Uỷ thác [Thực Nguyệt Chi Yến 1, hệ thống chắc chắn điều khiển hắn rời khỏi Thanh Yếu sơn!

Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thu được một cọc nhân quả mới..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức 1, mở ra [Không lo nhân quả] cho ngài..."

Ngay sau đó, thân thể Bùi Lăng không bị khống chế đánh ra một đạo pháp quyết mờ mịt, trong miệng im ắng phun ra tám văn tự...

Trên trời cao, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, kiếp vân hội tụ, lôi đình cuồn cuộn.

Khí tức của hắn đột nhiên biến hóa, như từ nơi tối tăm hóa thân thiên đạo, kiếp nạn, vòm trời!

ầm ầm...

Kiếp lôi tím xanh đan xen ầm vang đánh xuống.

Giữa thiên địa ánh sáng cuồn cuộn, lôi đình lặp đi lặp lại bổ vào [Khuyến Thiện Hào Tố], vốn pháp bảo của tiên nhân hoàn toàn nội liễm khí tức, lập tức bị kiếp lôi bổ đến cháy đen, khí tức nhẹ nhàng hoạt bát huyền diệu lập tức tan thành mây khói.

Bút linh bên trong không có chút đề phòng nào, chưa xuất hiện đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ!

[Khuyến Thiện Hào Tố] lập tức hóa thành vật vô chủ.

"Leng keng! Hoàn thành [Không lo nhân quả], hệ thống đưa tặng miễn phí một kiện pháp bảo cho ngài..."

Trong tiếng nhắc nhở, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đưa tay cầm [Khuyến Thiện Hào Tố] trong tay.

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Nhìn pháp bảo bút lông nhỏ có thể tế luyện bất cứ lúc nào trong tay, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng khó coi.

ĐM thiểu năng hệ thống!

Không kịp ân cần thăm hỏi liệt tổ liệt tông hệ thống, hắn vội vàng nói: "Tiên nhân tiền bối! vãn bối vừa bị Đọa Tiên khống chế, vừa rồi môn tiên... Môn pháp thuật kia căn bản không phải vãn bối tự thi triển!"

"Tiên nhân tiền bối thật sự nhận thức chính xác, Đọa Tiên đã để mắt tới vãn bối!"

"Chỉ tiếc, thủ đoạn Đọa Tiên điều khiển vãn bối quá ẩn nấp, vãn bối không để lại chứng cứ..."

Còn chưa nói hết câu, Tư Hồng Khuynh Yến đã nghịch trở về trong ngực hắn, lúc này nàng đã hôn mê bất tỉnh, mặc dù đầu pháp tắc "Nghịch" này thành công nghịch chuyển nàng về bên cạnh Bùi Lăng, nhưng thương thế trên người nàng lại chưa thể nghịch chuyển!

ầm ầm...

Trong tiếng vang đất rung núi chuyển, thể xác hồng hoang khó mà tính toán cũng lao đến chỗ cách Bùi Lăng không xa, chưa tới gần, vô số pháp tắc kinh khủng, thiên phú thần thông đã tràn trề như mưa, bão táp hỗn loạn giáng xuống.

Khí tức hồng hoang dày đặc, sôi trào mãnh liệt, toàn bộ pháp tắc trật tự phương thiên địa này đột nhiên đại loạn.

Dường như toàn bộ càn khôn chớp mắt chuyển biến, hóa thành tận thết Trong một chớp mắt sinh tử, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức đánh ra một pháp quyết mờ mịt, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Trên bầu trời, kiếp vân vừa tán đi lại cuồn cuộn hội tụ, bóng tối bao phủ mặt đất, vô số điện quang xoay tròn ấp ủ.

Thiên uy huy hoàng tản khắp tứ phương!

Trong tầng mây như có vô số lợi kiếm, vẫn khóa chặt bộ thể xác hồng hoang xông lên phía trước nhất.

Ngay sau đó, pháp quyết của Bùi Lăng không ngừng, hai mắt hắn đột nhiên khép lại, khí tức biến ảo, tiếng nói lạnh băng, hùng vĩ:

"Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!"

Khí tức của hắn lập tức càng cao xa hơn, nặng nề, nguy nga, khó lường... Như trời, như đất, như sự tồn tại không thể nói ngồi trên chúng sinh vạn vật, lặng lẽ bễ nghễ một phương thế giới này, xem vạn sự vạn vật như chó rơm.

Lấy hắn làm trung tâm, tất cả mọi thứ bốn phương tám hướng chớp mắt tàn lụi.

Trên bầu trời, kẽ nứt to lớn âm vang hiện ra, theo kẽ nứt mở ra, một con ngươi to lớn khó có thể tưởng tượng chậm rãi hiện ra.

Chương 2516: Trọng tội!

Hắn như vực sâu như núi, bàng bạc mênh mông, tản ra khí tượng uy nghiêm không có gì sánh kịp như thanh thiên chi nhãn!

Pháp quyết trên tay Bùi Lăng lại biến đổi, bóng tối đậm đặc tiêu tán, [Minh Thiên Chỉ Vụ] cuồn cuộn chảy xuôi ra từ trong thân thể hắn, nhanh chóng bao phủ phương thiên địa này.

Trong chốc lát, càn khôn lặng yên thay đổi, đây là [Minh Thiên Đại Mộng] !

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong bóng tối, tiếng thì thầm như nước thủy triều.

Lôi đình ầm vang nổ tung trên trời cao, thỉnh thoảng điện quang chiếu khắp hoang vu.

Bên cạnh chín cột trụ, bóng dáng hoàn mỹ yên tĩnh đứng sừng sững, đôi mắt tiên nhân xuyên qua vô số sơn thủy, nhìn về phương hướng Thanh Yếu sơn, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Vị Độ Kiếp kia nội tình thâm hậu, khí số kéo dài, phi thăng thành tiên là việc ván đã đóng thuyền.

Sau khi hắn phi thăng, chắc chắn là một vị chính tiên.

Hiện tại kết xuống một cọc nhân quả thiện ý với hắn, đối với hắn ta không có bất kỳ chỗ xấu gì.

Thế nhưng, việc này cũng không cần quá tận lực, thuận theo tự nhiên là được.

Như thế có được nhân quả mới là hợp đại đạo, thu hoạch lớn nhất...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiên nhân lập tức thấy cây [Khuyến Thiện Hào Tố] mình đưa ra, lúc này bị vị Độ Kiếp kia gọi ra thiên kiếp đánh cho đầu bút lông nôn nóng, khí linh bên trong trực tiếp hồn phi phách tán, kết nối giữa hắn ta và [Khuyến Thiện Hào Tố] cũng trực tiếp bị thiên kiếp luyện không còn, trở thành một vật vô chủ!

Điều khiển thiên kiếp? !

Tiên nhân lập tức ngạc nhiên, đây là một môn tiên thuật làm trái thiên cương!

Hơn nữa, vừa rồi Độ Kiếp này ra tay cực kỳ bí ẩn, như căn bản không phải đối phương ra tay, mà là thiên đạo gây nên!

Nếu không phải lúc này hắn ta nhìn chằm chằm đối phương, xem kẻ này thi triển tiên thuật, thứ bị thiên kiếp khóa chặt còn là cây [Khuyến Thiện Hào Tố] căn bản không cần độ kiếp của hắn ta, hắn ta cũng tưởng đây là một trận thiên kiếp bình thường!

Tiên nhân lập tức kịp phản ứng, hắn ta biết rốt cuộc vì sao đạo kiếp của tiểu tử kia lại không đúng!

Đúng vậy, đối phương độ mỗi một trận đạo kiếp, đều là hắn tự điều khiển!

Hết lần này tới lần khác thủ pháp của hắn hoàn mỹ, có thể khiến mỗi một trận đạo kiếp đều ngụy trang giống thiên đạo như đúc.

Đến mức ngay cả một vị tiên nhân chân chính như hắn ta, cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào!

Tiên nhân lập tức giận dữ, chẳng trách kẻ này có nội tình kinh khủng như vậy, hóa ra nắm giữ loại tiên thuật làm trái thiên cương này!

Đang nghĩ ngợi, hắn ta lập tức nghe thấy vị Độ Kiếp kia bắt đầu giảo biện: "Tiên nhân tiền bối! vãn bối vừa bị Đọa Tiên khống chế...

"Đọa Tiên đã để mắt tới vãn bối!"

"Chỉ tiếc..."

Sắc mặt tiên nhân lạnh lẽo, hiện tại Đọa Tiên đang ở trong lòng đất sau lưng mình, lại bị phong ấn rắn chắc, căn bản không gây ra bất kỳ sóng gió gì, sao có thể ra tay?

Một thân pháp lực của kẻ này tỉnh thuần bành trướng, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, cũng không biết hắn đã dùng tiên thuật vi phạm thiên cương như thế bao nhiêu lần... Nếu số lần ít, chỉ cần phế tu vi, đánh vào thiên lao, giam giữ ngàn năm.

Nếu số lần nhiều thì phải xóa đi ký ức, gọt đi khí số, đánh vào luân hồi, mười đời mười kiếp không nhập đạo đồ...

Nhưng không đợi tiên nhân nghĩ kỹ phương thức xử trí cụ thể, hắn ta lại thấy vị Độ Kiếp kia đã bị rất nhiều thể xác hồng hoang Yêu Đế vây quanh, khí tức hắn biến ảo, lại gọi ra thiên kiếp ngăn cản Yêu Đế!

Có lẽ cảm thấy một môn tiên thuật không đủ, khí tức trên người vị Độ Kiếp kia lại thay đổi, dùng ra một môn tiên thuật cực kì đặc thù!

Kia là... Diệt thế chi thuật!

Hai môn tiên thuật làm trái thiên cương!

Còn chưa thành tiên đã phạm hai đại thiên điều, lại còn làm ngay trước mặt tiên lại thượng giới là hắn ta!

Suy nghĩ chưa hết, tiên nhân tiếp tục thấy quanh người vị Độ Kiếp kia tràn ngập bóng tối như thực chất, trong bóng tối có từng tiếng thì thầm chói tai khẩn thiết, không khác Vĩnh Dạ hoang mạc chút nào, chính là [Minh Thiên Chi Vụ] !

Ngay sau đó, cảnh vật quanh hắn như thay đổi mà không phải thay đổi, khí tức khác hẳn, lại là [Minh Thiên Đại Mộng] !

Đây... Đây là thuật pháp thành danh của Đọa Tiên ở thượng giới!

Tên Độ Kiếp này mới là quân cờ chân chính của Đọa Tiên!

Nghĩ tới đây, tiên nhân vốn còn giận không kìm được, đột nhiên trong lòng sợ hãi hoảng hốt, nguy hiểm thật!

Suýt nữa trúng kế của Đọa Tiên!

Cũng may, hiện tại phát hiện cũng không muộn.

Thế là, hắn ta lập tức ra tay, nhấc cánh tay trực tiếp nhẹ nhàng điểm một cái về phía Thanh Yếu sơn.

Phốc!

Ngay sau đó, tên Độ Kiếp đang muốn khai chiến cùng Yêu Đế ở trong Thanh Yếu sơn như là quả cầu nước bành trướng, bị lực lượng to lớn vô hình ầm vang bóp nát, hắn không có dấu hiệu nào nổ tung thành vô số mảnh vỡ, theo mưa máu bay lả tả, tất cả khí tức hoàn toàn chôn vùi, trong nháy mắt hồn phi phách tán!

Tất cả xung quanh, dù là rất nhiều thể xác Yêu Đế hay tên nữ tu hồng y kia đều không chịu chút ảnh hưởng nào.

Giải quyết xong tên Độ Kiếp kia, tiên nhân tiếp tục nhìn về phương hướng Thanh Yếu sơn, chẳng mấy chốc tên nữ tu hồng y hơn máu kia cũng hương tiêu ngọc vẫn, thân tử đạo tiêu dưới tay của thể xác Yêu Đế.

Chương 2517: Tiên nhân đấu pháp

Tiên nhân khẽ gật đầu, đã giải quyết hai quân cờ của Đọa Tiên!

Tên Độ Kiếp kia chứng cứ vô cùng xác thực, vì vậy hắn ta có thể tự mình ra tay.

Nhưng tên nữ tu kia, hắn ta chỉ nghi ngờ, vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào.

Hiện tại đã chết trong tay Tâm Mộc, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành...

Đang nghĩ ngợi, một tiếng nói rộng lớn đột nhiên vang lên sau lưng hắn ta: "Tiên cùng phàm tiếp, trọng tội!"

"Tiên nhân lục phàm, trọng tội!"

"Can thiệp nhân quả hạ giới, trọng tội!"

"Mấy tội đồng thời phạt, bỏ đi tiên lại chi phần, huỷ bỏ tu vi, xóa sạch ký ức, đánh vào luân hồi, mười đời mười kiếp không vào đại đạo!"

Tiên nhân lập tức quay đầu, đã thấy bóng tối xung quanh biến mất vô tung vô ảnh, trong một mảnh kỳ quái uy nghiêm đường hoàng, một bóng dáng quen thuộc đứng đấy, hắn ta quan phục hoa lệ, treo chu đeo tử, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt trong vắt sáng tỏ, không giận tự uy.

Lúc này, mắt hắn ta như thiểm điện, đang lạnh lùng nhìn về phía tiên nhân.

Thấy người đến, tiên nhân lập tức hoảng sợ, vội vàng cung kính hành lễ: "Ti hình minh giám, hạ lại không xúc phạm thiên điều!"

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, trong hư không trước mặt lập tức xuất hiện một phương mỹ ngọc không tì vết, khí tức mờ mịt tỉnh khiết, hắn ta nhanh chóng giải thích: "Lần hạ giới này, mỗi một hành động của hạ lại đều ghi lại ở trong viên tiên ngọc này...

Tiếng nói vừa dứt, tiên nhân bấm niệm pháp quyết, tiên ngọc chợt dâng lên một vòng mây mù, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tranh...

Chỉ thấy trong bóng tối vô ngần, tiên nhân lâm trần bước ra một bước, đã xuất hiện bên trong chín trụ, hắn ta cẩn thận kiểm tra gia cố phong ấn Đọa Tiên, đứng bên ngoài nhìn mấy tu sĩ hạ giới "Thùy Vũ" trò chuyện.

Về sau là nói chuyện với Đọa Tiên, suy tính về phàm nhân phá hỏng phong ấn, vẫn ở lại trông Vĩnh Dạ hoang mạc...

Tốc độ hình ảnh cực nhanh, trong nháy mắt đã đến cuối cùng, tiên nhân truyền âm cho Bùi Lăng, đưa tặng [Khuyến Thiện Hào Tố] cho đối phương...

Nhưng vừa nãy tiên nhân nhớ rõ ràng, sau khi hắn ta tặng [Khuyến Thiện Hào Tố] cho vị Độ Kiếp kia, đối phương lập tức triệu hoán thiên kiếp đánh cho đầu bút lông [Khuyến Thiện Hào Tố] kia nôn nóng, khí linh tiêu tán, nhưng trong hình ảnh này vị Độ Kiếp kia lại trực tiếp nhận lấy [Khuyến Thiện Hào Tố], không có bất kỳ hành động khác thường gì.

Ngay sau đó, tên nữ tu hồng y kia bị Độ Kiếp kia đón được, sau lưng hai người bụi mù cuồn cuộn, vô số thể xác hồng hoang nhận lệnh của Yêu Đế đuổi theo không bỏ.

Tiên nhân đứng sâu trong Vĩnh Dạ hoang mạc đột nhiên ra tay, từ xa đưa ra một ngón tay, diệt sát vị Độ Kiếp kia ngay tại chỗ.

Tên nữ tu hồng y kia cũng vì không có tên Độ Kiếp kia bảo vệ, vẫn lạc trong tay Yêu Đế...

Tiên nhân lập tức giật mình, xảy ra chuyện gì?

Hai môn tiên thuật làm trái thiên cương kia, còn có tiên thuật thành danh của Đọa Tiên đều không được tiên ngọc ghi chép lại?

Ti hình tiên quan lập tức giận dữ, quát lên: "Còn dám giảo biện!"

"Phong ấn Đọa Tiên liên quan trọng đại:

"Dưới trướng bản quan còn rất nhiều tiên lại, niệm tình xưa nay ngươi làm việc ổn trọng, mới giao phó trách nhiệm này, nào ngờ sau khi ngươi hạ giới lại ỷ vào tu vi thân phận, làm xằng làm bậy, giết hại tu sĩ vô tội, nhiễu loạn nhân quả một phương thế giới!"

"Quả thực tội không thể tha!"

"Mười đời mười kiếp không thể nhập đạo, thật là quá dễ cho ngươi!"

"Lập tức tội thêm một bậc, áp giải Trảm Tiên Thai, trảm diệt tiên hồn tiên phách, thiêu tẫn tiên khu, răn đe!"

Ngay sau đó, tứ chi tiên nhân lập tức nặng nề, tiếng kim thiết chạm vào nhau vang lên "bang bang", hắn cúi đầu xem xét đã thấy bốn đầu xiềng xích khắc đầy vân triện phong cấm, nhô ra từ trong kỳ quái, khóa chặt tay chân hắn ta.

Hai tên tiên lại cách ăn mặc không khác hắn ta chút nào, xuất hiện hai bên trái phải hắn ta, đồng thời ra tay ấn mạnh hắn ta xuống, quỳ rạp xuống đất.

Ti hình tiên quan đặt một tay sau lưng, một tay ném ra một cái lệnh bài màu mực, trên đó điêu khắc cổ triện như cá trùng, khí tức cổ xưa, vô cùng nặng nề, tiên nhân chỉ nhìn lướt qua đã cảm giác vô tận huyết tinh, giết chóc, hình phạt đập vào mặt!

Hai tên tiên lại giữ lấy hắn ta khom mình hành lễ, đáp: "Cẩn tuân mệnh lệnh Ti hình, lập tức áp giải phạm lại lên Trảm Tiên Thai!"

Tiếng nói vừa ra, tiên nhân hơi hoảng hốt, đã thấy mình lại phục diệt hết, pháp bảo tế luyện nhiều năm, toàn bộ dụng cụ trữ vật không thấy tăm hơi, chỉ mặc quần áo trong, tóc xõa chân trần xuất hiện trên một tòa đài cao nguy nơa, túc sát, lạnh băng.

Toà đài cao này như đất bằng núi cô độc, đứng sừng sững trong hư không mênh mông, bốn phương tám hướng đều có vô tận oán giận, không cam lòng, sợ hãi, sát ý... Sôi trào mãnh liệt.

Trên đài cao khắc lít nha lít nhít chữ triện cổ xưa, thiên uy kinh khủng ngưng đọng như thực chất.

Uy áp cường đại làm một thân tiên lực của tiên nhân gần như không có cơ hội động đậy, vòm trời đen nhánh, một thanh cự nhận chậm rãi ngưng tụ, mang lực lượng vạn kiếp gào thét đánh thẳng xuống!

Sắc mặt tiên nhân hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Cự nhận màu đỏ thẫm như máu tươi vô tận lặp đi lặp lại ngưng kết trong năm tháng dài đằng đẳng, tiếng gió nghẹn ngào vỡ nát, lưỡi nhọn đánh xuống, lưỡi đao sắc như sương.

Chương 2518: Tiên nhân đấu pháp (2)

Oanh!

Sấm sét kinh khủng chấn thiên động địa, tiên nhân đột nhiên mở hai mắt ra, đã thấy mình đứng trong Vĩnh Dạ hoang mạc, không nhúc nhích.

Chín cột trụ vẫn đứng sừng sững bên cạnh, xiềng xích thiên kiếp quấn giao, một tiếng "soạt" ầm vang như lũ lụt bốc lên.

Lúc này vị Độ Kiếp kia khí cơ mạnh mẽ, còn sống thật tốt, vừa rồi căn bản không bị hắn ta diệt sát...

Không!

Vừa rồi hắn ta căn bản không ra tay!

Tất cả đều là mộng cảnh!

Tiên nhân chậm rãi quay đầu, sau người là chín cột trụ phong ấn Đọa Tiên, chẳng biết bộ quan tài huyết sắc đã phong ấn vào lòng đất đã một lần nữa phá phong mà ra, lơ lửng giữa không trung từ lúc nào.

Lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp quấn lấy trên đó, đã đứt mất mấy chục sợi, trong chín sợi xiềng xích đặc biệt tráng kiện to lớn có một sợi hiện ra vết nứt rõ ràng.

Khí tức Đọa Tiên tiêu tán ra, nhét đầy phương thiên địa này.

Phong ấn Đọa Tiên đã quay về trạng thái khi hắn hạ giới!

Đúng vậy, vừa rồi là Đọa Tiên ra tay, cứu tên Độ Kiếp kia một mạng!

Thanh Yếu sơn.

Trên một vách núi gần ngoại giới.

"Không Mông" tổ sư khép tay áo đứng đó, váy dài đón gió phồng lên.

Ở sau lưng nàng, đám người Kiều Từ Quang, Chung Quỳ Kính Y, Phó Huyền Tự theo thứ tự đứng hầu, đều nín thở tập trung không dám lên tiếng.

Lúc này, mười ngón tay của "Không Mông" đan xen trong tay áo, đang nhanh chóng suy tính.

Bây giờ Bùi Lăng và Yêu Đế triển khai đại chiến, toàn bộ Thanh Yếu sơn không có bất kỳ chỗ an toàn nào!

Đám tiểu bối đã lấy được cơ duyên, không thích hợp tiếp tục ở lại nơi đây chịu liên lụy.

Chỉ là thủ đoạn phong tỏa Thanh Yếu sơn của Yêu Đế là cổ tiên chỉ thuật, cực kỳ cao minh.

Lấy thực lực hiện tại của nàng cũng không thể xông ra, chỉ tính ra điểm yếu của hắn ta, mới có thể lấy bí pháp chạy trốn.

Đám người Kiều Từ Quang đợi ở sau lưng nàng, yên lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi.

Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên kiếp vân phun trào, thiên uy giáng lâm, lôi đình kinh khủng trùng điệp như thiên hà cuốn ngược, gào thét rơi xuống.

Trên vách núi, cỏ mọc chập trùng như gợn sóng, cây hỗn tạp dao động lung tung, dòng nước bốc lên, vô số phi cầm tẩu thú bị ép lộ ra thân hình từ nơi giấu kín, vội vàng chạy trốn vào sâu trong rừng cây.

"Không Mông" không có bất kỳ phản ứng gì với điều này, vẫn tập trung tinh thần suy tính.

Những người khác nhìn theo phương hướng thiên kiếp, sau đó nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Trong hơn một năm qua, thiên kiếp không ngừng, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen.

Lúc này, Phó Huyền Tự đột nhiên truyền âm hỏi: "Hai vị sư muội, hiện tại Bùi Lăng tu vi gì rồi?"

Nghe vậy, Kiều Từ Quang lập tức truyền âm trả lời: "Độ Kiếp kỳ-"

Chung Quỳ Kính Y cũng truyền âm trả lời: "Hơn một năm trước, hắn đã đột phá tới Độ Kiếp trong đại điển đăng cơ của Tư Hồng Khuynh Yến"

Độ Kiếp kỳ...

Vẻ mặt Phó Huyền Tự buồn vô cớ, lần đại chiến chính ma trước Bùi Lăng vẫn chỉ là Hóa Thần.

Sau đó bọn họ bị nhốt trong U Tố mộ, còn từng liên thủ với hắn...

Mấy năm trôi qua, tu vi của hắn ta không có bất kỳ tinh tiến gì, thậm chí đạo tâm còn chịu xung kích cực lớn, trái lại Bùi Lăng thế như chẻ tre, bước vào cảnh giới Độ Kiếp, đã sắp trở thành một trong những đỉnh phong của phương thế giới này...

Nghĩ tới đây, Phó Huyền Tự nhìn Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ, đột nhiên truyền âm cho hai người nói: "Lần này về tông, ta muốn bế quan mười năm."

Chung Quỳ Việt Cức và Ninh Vô Dạ khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, Phó sư huynh tu luyện một môn thuật pháp cực kỳ đặc thù, ban đầu ở U Tố mộ thọ nguyên đã không đủ mười năm.

Hiện tại lại phí thời gian vài năm... Mặc dù Cửu Nghi sơn không thiếu đan dược và thiên tài địa bảo tăng thêm thọ nguyên, nhưng cuối cùng những cái kia chỉ là ngoại vật, tác dụng có hạn.

Tu vi không đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, sớm muộn cũng tọa hóa thành một nắm cát vàng.

Suy nghĩ xoay chuyển, Chung Quỳ Việt Cức lập tức truyền âm nói: "Lần này trở về hoàng triều, ta cũng muốn bắt đầu bế quan."

Hắn ta bế quan lại khác với Phó sư huynh.

Hắn ta là muốn thỉnh cầu phụ hoàng bỏ đi vị trí Thái tử của hắn ta!

Quy củ hoàng triều, từ trước đến nay là lập trưởng lập hiền.

Thân là trưởng tử chính cung, chỉ cần Chung Quỳ Việt Cức không làm ra việc không đức, vị trí Thái tử đã đi theo từ lúc sinh ra.

Chỉ có điều, hiện tại hắn ta chỉ có một kiếp Hóa Thần, bàn về tu vi, bàn về đạo đồ, căn bản không gánh vác được trách nhiệm chủ nhân hoàng triều.

Lần này tàn sát người vô tội ở Bạch Thảo trấn, chỉ bàn về đức hạnh cũng không xứng chủ trì Lưu Lam.

Đúng vậy, hắn ta đã không có tư cách tiếp tục ngồi ở vị trí này!

Vừa lúc Tứ hoàng muội thiên tư thông minh, lại cửu kiếp Hóa Thần trong Thanh Yếu sơn, có thể phó thác đại vị!

Thấy Phó sư huynh và Chung Quỳ Việt Cức đều muốn bế quan, Ninh Vô Dạ cũng truyền âm nói: "Sau khi trở về, ta cũng muốn bế quan...

Hiện tại kiếm tâm của hắn ta dao động, đã ảnh hưởng đến trạng thái của kiếm bản mệnh.

Mặc dù lần này che chở yêu tộc hoàng triều và tán tu Tưởng Phong Vật kia, hơi vững chắc kiếm tâm, nhưng giết Giáp hộ Ất, cuối cùng nhân quả khó thường.

Để tay lên ngực tự hỏi, cũng không thể đối mặt với toàn bộ chân tướng.

Chương 2519: Tu sĩ tốt tuân thủ thiên điều

Tàn sát trong Bạch Thảo trấn, cho dù không phải ý muốn của hắn ta nhưng sinh linh vô tội chết trong tay hắn ta là sự thật, phi kiếm sắc bén vốn là hung khí.

Kiếm phong liên tục nhiễm máu người vô tội, bây giờ sát tính của hắn ta đã lên, tiếp tục như vậy kiếm tâm bị lệch, rất dễ nhầm đường lạc lối, tẩu hỏa nhập ma.

Sau khi trở về Hàn Ảm Kiếm tông, nhất định phải nhanh tu tâm dưỡng tính, tẩy luyện một thần huyết sát, trở về nguồn gốc.

Cùng lúc đó, Chung Quỳ Kính Y nhìn yêu tộc hoàng triều sau lưng, lập tức truyền âm nói: "Lần này đến Thanh Yếu sơn, bản cung sẽ bẩm báo chi tiết tất cả những chuyện xảy ra cho phụ hoàng, các ngươi có ý kiến gì không?"

Yêu tộc hoàng triều không do dự chút nào, lập tức nói: "Tứ điện hạ anh minh thần võ, chúng ta theo không kịp!"

"Chúng ta đều nghe theo phân phó của Tứ điện hạt"

"Nhiệm vụ Bạch Thảo trấn này cực kỳ gian nguy, căn bản không phải thực lực của chúng ta đủ khả năng ứng phó."

"Lần này trở về hoàng triều, chúng ta nhất định siêng năng tu luyện, tuyệt đối không bôi nhọ danh tiếng triều ta!"

Chung Quỳ Kính Y khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Tưởng Phong Vật, hỏi: "Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Là mỗi người đi một ngả với bọn ta, hay cùng tiến về Lam Kinh?"

Tưởng Phong Vật lập tức nói: "Bẩm điện hạ, Lưu Lam hoàng triều là thánh địa mà trong lòng tiểu nhân tha thiết ước mơ."

"Nếu có thể được điện hạ không bỏ, tiểu nhân nguyện vào sinh ra tử vì hoàng triều, không chối từ!"

Lúc này, trong lòng hắn ta và yêu tộc hoàng triều đều thở phào:

Quá tốt!

Cuối cùng sắp rời khỏi nơi nguy hiểm Thanh Yếu sơn này!

Khoảng thời gian bị yêu thú đuổi giết khắp nơi, mỗi ngày lo lắng đề phòng sắp kết thúc!

Ngay lúc này, nơi đây ngoại trừ "Không Mông" tổ sư, toàn bộ sinh linh khác đột nhiên cảm thấy một trận buồn ngủ trước nay chưa từng có.

Ánh mắt của bọn họ không bị khống chế khép lại, sau đó lập tức giật mình tỉnh lại.

Trong vô thức tập thể ngủ gật!

Nhưng mọi người ở đây lập tức mở mắt ra, đã thấy một bóng người huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện bên cạnh "Không Mông" tổ sư, trong ngực hắn còn ôm một bóng hình xinh đẹp hồng y như máu, yếu đuối không xương.

Chính là Bùi Lăng và Tư Hồng Khuynh Yến!

"bịt Một giọng nói khàn khàn vội vàng vang lên bên tai mọi người, ngay sau đó bọn họ còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy phía trước Bùi Lăng đột nhiên dâng lên một cánh cửa ra vào thuần túy ngưng tụ từ nguyền rủa mà thành.

Cánh cửa này đen như mực, trên đó có vô số đường vân huyết sắc nhỏ bé, đều là từng đạo nguyền rủa, trùng điệp vô tận, tản ra khí tức nguyền rủa vô cùng kinh khủng.

Trong chốc lát, một cảm giác âm u lạnh lẽo, sức mạnh huyền diệu nhốt chặt tất cả mọi người, dẫn bọn họ lập tức chạy vào trong cánh cửa nguyền rủa.

Vèo...

Trong chớp mắt tất cả mọi người chui vào cửa ra vào, cánh cửa nguyền rủa lập tức biến mất nguyên tại chỗ.

Chỉ trong nháy mắt, pháp tắc, thần thông, thậm chí là tiên thuật như sóng to gió lớn, như mưa to ào ào hướng về nơi đây.

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Vách núi vốn cao vút trong mây, trong khoảnh khắc bị san thành đất bằng, cả vùng hóa thành lưu ly to lớn, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng, khí tức lưu huỳnh và suối nước lạnh tản khắp trào lên, hơi khói bốc lên như biển.

Bầu trời như lập tức ảm đạm xuống, thể xác hồng hoang khó mà tính toán chen chúc tới, trong khoảnh khắc che đậy gần hết sắc trời.

Thấy Bùi Lăng đã thoát ra khỏi Thanh Yếu sơn, tất cả thể xác hồng hoang cùng nhau phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng.

Rống! !

Mặt đất rung động, tầng tầng lớp lớp rừng cây đổ gãy, cỏ mọc đổ rạp xuống bốn phương tám hướng, hư không run rẩy... Tiếng rống kinh khủng rung trời động đất, lan truyền ra toàn bộ Bàn Nhai giới.

Sương trắng đậm đặc, thoáng động như nước đun sôi, sôi trào mãnh liệt.

Một cánh cửa ra vào đen nhánh đột nhiên xuất hiện.

Phía trên cửa ra vào nguyền rủa màu đỏ lít nha lít nhít, khí tức âm u lạnh lẽo lập tức tiêu tán bốn phương.

Bông tuyết màu xám đen bay lả tả xuống từ trời cao.

Bùi Lăng ôm Tư Hồng Khuynh Yến còn đang hôn mê nhanh chân đi ra cửa ra vào, những người khác theo sát phía sau.

Lúc một bóng người cuối cùng đi ra cửa, cánh cửa nguyền rủa lặng yên tiêu tán.

Bùi Lăng không kịp chào hỏi những người khác, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Không Mông" tổ sư nhìn phương hướng hắn rời đi, khẽ gật đầu, nếu không phải lần này có Bùi Lăng ra tay, vừa rồi chắc chắn bọn họ không thể rời khỏi Thanh Yếu sơn dễ dàng như vậy.

Mặc dù hắn xuất thần ma môn, ngoại trừ thói quen hơi tham lam háo sắc, không biết lễ nghi liêm sỉ, cũng coi như trong lòng còn có ý tốt.

Lúc này, cuối cùng những người khác đã lấy lại tinh thần, thấy cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, sắc mặt Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đều thả lỏng, cuối cùng đã rời khỏi Thanh Yếu sơn!

Yêu tộc hoàng triều và Tưởng Phong Vật cũng quá vui mừng, không nhịn được lộ ra ý cười, nhao nhao nói: "Đa tạ chư vị tiền bối chính đạo! Đa tạ Thái tử điện hạ! Đa tạ Tứ điện hạ! Đa tạ Kiều tiên tử! Đa tạ Đạo tử! Đa tạ Kiếm tử... Cuối cùng chúng ta đã ra ngoài!"

"Từ nay về sau, chư vị là phụ mẫu tái sinh của tiểu nhân, xin nhận một lạy..."

Sắc mặt ba người Phó Huyền Tự đầy nghi ngờ, không nói lời nào.

Chương 2520: Tu sĩ tốt tuân thủ thiên điều (2)

"Không Mông" tổ sư khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Chúng ta thật sự đã rời khỏi Thanh Yếu sơn"

"Nơi đây là U Tố mộ."

U Tố mộ? !

Trong nháy mắt, vẻ mặt mừng như điên của yêu tộc hoàng triều và Tưởng Phong Vật lập tức cứng đờ.

Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang cũng hoảng sợ.

Mặc dù trong lòng ba người Phó Huyền Tự đã sớm có suy đoán, nhưng đạt được xác nhận của tiền bối Tố Chân Thiên vẫn cau mày.

Lúc này, sương trắng xung quanh đột nhiên biến ảo, sau một mảnh kỳ quái tất cả mọi người phát hiện bọn họ tiến vào một mảnh không gian hỗn độn tràn đầy ý tàn lụi!

Trong bóng tối phía trước trướng màn buông xuống, vương tọa trên cao, một bóng dáng uyển chuyển, âm u lạnh lẽo, hoang vu...

Tràn đầy tĩnh mịch ngồi nghiêm chỉnh, quan sát đám người.

Khuôn mặt nàng hoàn toàn giấu kín trong ảm đạm, thấy không rõ lắm, nhưng khí tức quanh người cuồn cuộn kinh khủng.

Sắc mặt "Không Mông" tổ sư bình tĩnh, khí thế quanh người tươi đẹp như mùa xuân ba tháng, tươi đẹp như gấm cũng liên tục tăng lên, trong lúc mơ hồ địa vị ngang nhau với bóng dáng phía trên vương tọa, không nhượng bộ chút nào.

Sau khoảng giao phong ngắn ngủi: "Vong" lạnh lùng mở miệng:

"Nể mặt tân vương, lần này không làm khó các ngươi."

"U Tố mộ là vong giả chi địa."

"Tất cả người sống lập tức rời đi"

"Không Mông" tổ sư bình tĩnh nhẹ gật đầu: "Tốt!"

U Tố nộ.

Cây hỗn tạp mọc thành bụi, đi cốt thưa thớt, âm khí nồng đậm trên đất trống.

Một tòa trà lâu đột ngột đứng sừng sững, trên đó cờ xí rêu rao như còn đang mời chào khách tám phương tới đây.

Đây là tòa trà lâu sản nghiệp của Lệ thị ở Vạn Hủy hải, sau này vì Bùi Lăng đã bị cưỡng ép đặt vào trong U Tố mộ.

Lúc này sâu trong sương trắng mơ hồ, bề ngoài vốn sáng rõ sớm đã cổ xưa không chịu nổi.

Trong lầu các trống rỗng, bóng dáng huyền bào đột nhiên xuất hiện.

Bùi Lăng ném Tư Hồng Khuynh Yến ở một gian phòng tu luyện trên tầng hai, lại không kịp thổ, càng không kịp chữa thương cho nàng, trực tiếp lấy túi trữ vật của mình xuống ném vào trong tay đối phương, sau đó không do dự chút nào, thân hình trực tiếp chạy tới vực ngoại hư không.

Vừa rồi đối mặt với thể xác hồng hoang Yêu Đế che ngợp bầu trời, hắn liên tục thi triển ba môn tiên thuật, hơi cản trở bước chân rất nhiều thể xác một chút, lập tức dùng đầu pháp tắc "Ngủ" này chui vào mộng cảnh của đám người Kiều Từ Quang, trong nháy mắt đi đến bên cạnh đám người Kiều Từ Quang.

Như thế mới có thể kịp thời sử dụng [Khuyến Thiện Hào Tố] mà tiên nhân giao cho hắn, dẫn tất cả mọi người cùng rời khỏi Thanh Yếu sơn!

Toàn bộ quá trình đều hoàn thành trong nháy mắt!

Thế nhưng, hiện tại không có sự uy hiếp của Yêu Đế, tiên nhân lại đáng sợ hơn Yêu Đế rất nhiều!

Hiện tại vị tiên nhân kia chậm chạp không ra tay, rất có thể là lời giải thích của hắn có chút tác dụng, phải tiếp tục ổn định đối phương!

Thế là, lúc này Bùi Lăng lại nói: "Tiên nhân tiền bối, vừa rồi vãn bối lại bị Đọa Tiên điều khiển, những thuật pháp kia đều không phải vãn bối dùng!"

"Tư Hồng Khuynh Yến này dám can đảm cấu kết với Đọa Tiên, tội không thể tha, vãn bối đã giam cầm nàng ở U Minh"

"vãn bối sẽ lập tức tra tấn nàng, ép hỏi ra âm mưu của Đọa Tiên!"

"Thuở nhỏ vãn bối an phận thủ thường, đặc biệt tuân thủ thiên điều, luôn là tu sĩ tốt... Xin tiên nhân tiền bối nhất định phải tin tưởng vãn bối!"

Vừa nói những lời mà hắn cũng không tin, Bùi Lăng vừa vận chuyển pháp lực, điên cuồng tăng thêm tốc độ.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thoát ra khỏi Bàn Nhai giới, tiến vào vực ngoại hư không!

Vực ngoại hư không.

Lạnh băng, tĩnh mịch, hoang vu...

Trong tầm mắt như phủ một tầng che lấp, tối tăm mờ mịt không có bất kỳ sinh cơ gì.

Thỉnh thoảng có gió bão hỗn độn đen nhánh gào thét tung hoành, xé rách không gian, tiêu tán ra từng trận dao động kinh khủng làm người ta sợ hãi.

Bùi Lăng vừa xuất hiện ở đây, đang muốn trực tiếp thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] dẫn thiên kiếp xuống, đã thấy trong hư không xung quanh có kiếp vân ầm vang sinh ra, trong nháy mắt như đại dương mênh mông tùy ý, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bành trướng mà tới, trong chớp mắt đã vây quanh hắn thành một cái cầu mây to lớn.

Trong tầng mây đen nhánh, tím xanh lấp lánh, lôi đình điện quang xen lẫn hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo lôi kiếp cường đại.

Thiên uy tràn trề, huy hoàng giáng xuống!

Trong hư không như lập tức sinh ra một ngôi sao to lớn.

Màu sắc đen nhánh có điện quang sáng tắt, uy áp cuồn cuộn trùng điệp quét ngang toàn bộ phương địa vực này.

Trung tâm cầu mây, Bùi Lăng thầm thở phào.

Thời gian đạo kiếp thứ năm mươi đã sớm tới!

Chỉ là lúc đó hắn ở Bàn Nhai giới, đạo kiếp không thể khóa chặt hắn, bây giờ vừa tới vực ngoại hư không, đạo kiếp trực tiếp giáng lâm!

Tạm thời không cần lo lắng vấn đề bên tiên nhân...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không quên tiếp tục giải thích một câu:

"Tiên nhân tiền bối, đạo kiếp của vãn bối giáng lâm, hiện tại độ kiếp trước, đợi lát nữa lại đi tra khảo Tư Hồng Khuynh Yến!"

Nói xong, hắn lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện"

"Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Chương 2521: Trận đạo kiếp thứ năm mươi

Oanh! !!

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, vô số kiếp lôi bành trướng tới từ bốn phương tám hướng từ trên đầu dưới chân, như lôi đình hồng thủy cuồn cuộn hoành hành ngang ngược muôn phương, gào thét đánh về phía Bùi Lăng...

Trong hư vô hỗn độn, trống vắng hoang vu, rét lạnh.

Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn huyễn cảnh tối tăm mờ mịt xung quanh, sắc mặt vô cùng mờ mịt.

Đây là nơi nào?

Hắn... Là ai?

Hắn cũng không nhớ nổi bất cứ trí nhớ gì, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, mí mắt không nhịn được rủ xuống, hận không thể ngủ ngay tại chỗ.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức], bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài...

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Một giọng nói lạnh băng quen thuộc đột nhiên vang lên, Bùi Lăng lập tức không thể khống chế khép hai mắt lại.

Ngay sau đó, hắn lại mở hai mắt ra, lộ ra một đôi mắt thuần trắng.

Cùng lúc đó, khí tức của Bùi Lăng lập tức bắt đầu tăng vọt.

Không được!

Nàng còn đang ra tay với tên tán tiên kia, Bùi tiên hữu lại điều khiển thể xác của nàng, giải trừ phong ấn giúp nàng ngay lúc này!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, quanh người Bùi Lăng lập tức nhộn nhạo như là sóng nước, trong chớp mắt đã hóa thành nữ tu đôi mắt như hoa đào, búi tóc cao váy dài, mặc áo trắng váy xanh tươi, bên hông thắt gấm vóc màu quýt.

Khí tức của nàng tươi đẹp tinh khiết, chính là Kiều Từ Quang.

Cảnh tượng xung quanh thay đổi theo, lại là một tòa thôn trang nhỏ đơn sơ nghèo nàn, rất nhiều nhà tranh vây quanh một gian nhà ngói mới tinh.

Lúc này, chính đường nhà ngói giăng đèn kết hoa, bên cạnh có tiếng kèn to rõ vui mừng, rất nhiều thôn dân nam nữ lão ấu chen chúc ở bên, người người vui mừng hớn hở như đang xem lễ.

Trên cùng chính đường, một lão giả tuổi khoảng lục tuần, quần áo sáng rõ, vẻ mặt tươi cười đang ngồi ở chủ vị, màu da hắn ta đen sì, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai tay lộ ra ngoài khớp xương thô to, trải rộng vết chai, hiển nhiên thường ngày quen lao động.

Hình dung cử chỉ của hắn ta không khác gì lão nhân phàm tục, lại mơ hồ lộ ra một cảm giác kỳ quái hoảng sợ.

"Kiều Từ Quang" mặc hỉ phục, trên đầu che kín hỉ khăn, đứng dưới chính đường, bên cạnh nàng là Bùi Lăng cũng mặc hỉ phục.

Cách đó không xa là năm bóng dáng không hợp với rất nhiều thôn dân, một người trong đó mặt mày khí khái hào hùng, xinh đẹp cao ráo, chính là Nguyễn Chỉ; bên trái Nguyễn Chỉ là một nữ tu mặc váy đỏ tím, chải Song Loa Kế, vô cùng xinh đẹp, chính là Chương Tinh; bên trái nàng lại là Sở Hàm Bội áo vàng nhạt váy lụa xanh nhạt, dung mạo ngọt ngào, trên búi tóc của nàng cài một chiếc trâm cài tóc, điểm xuyết minh châu, khúc xạ ánh sáng, chiếu rọi gò má như nguyệt, sinh cơ bừng bừng; thứ tư là một nữ tu tướng mạo thanh tú, thì là Chung Thi Châu.

Bên cạnh bốn tên nữ tu là một nam tu khoảng ba bốn mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí tức đường hoàng quang minh, chính là Thạch Vạn Lý Lâu chủ phân lâu Thiền Lâu được bố trí ở Vạn Hủy hải thuộc sự quản lý của Lưu Lam hoàng triều!

Lại là đánh cắp tâm mai!

Liên tục đánh cắp tâm ma người khác để giúp đỡ nàng phá giải phong ấn... Bùi tiên hữu thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lời hứa ngàn vàng, chỉ là cơ hội không đúng!

Đang nghĩ ngợi, đã thấy ánh mắt lão giả sáu mươi kia nhìn sang, ánh mắt hung ác, giọng nói mang theo sự mê hoặc: "Tân nương tử, nhanh bái đường..."

Kiều Từ Quang bị hệ thống điều khiển, lúc này chém ra một đạo đao khí huyết sắc.

Xoạt!

Huyết sắc trào lên như sông lớn, đường đường lo sợ không yên, hoành hành ngang ngược gào thét, trong khoảnh khắc chém lão giả sáu mươi chia năm xẻ bảy.

Máu tươi trộn lẫn nội tạng bay lả tả, hắt vẫy như tuyết, chỉ một thoáng bày khắp toàn bộ chính đường.

Thế đi của đao khí không ngừng, tiếp tục chém về phía thôn dân xung quanh, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ người trong thôn xóm không còn một ai may mắn còn sống sót!

Giết hết thôn trưởng và thôn dân Tang thôn: "Kiều Từ Quang" bị hệ thống điều khiển, tiếp tục đi về phía Bùi Lăng.

Chẳng mấy chốc, nàng dời bước đến trước mặt Bùi Lăng, lại chém xuống một đao.

Bịch...

Một tiếng vang trầm, dòng máu nóng trong lồng ngực bắn tung toé lên xà ngang, hoàn toàn nhuộm đỏ thanh gỗ, sau đó tích tích rơi xuống.

Trên đầu người có đôi mắt còn chớp động lăn trên mặt đất, như là quả cầu nhanh như chớp lăn ra một đoạn đường mới khó khăn lắm dừng lại, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống.

Bùi Lăng chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ!

Ngay sau đó: "Kiều Từ Quang" bị hệ thống điều khiển, vẫy tay, túi trữ vật bên hông Bùi Lăng lập tức tự cởi ra, bay vào lòng bàn tay của nàng.

Nàng đưa tay vào trong, lấy ra một bộ thi thể bị bí thuật phong tồn.

Thi thể kia mặt mày tinh xảo, dung mạo mềm mại, ngoại trừ không có hô hấp và sinh cơ, tất cả không khác gì người sống, mặc váy cẩm tú, tóc mây tiêu nhan, châu nhan ngọc đẹp, chính là Mạc Lễ Lan!

"Kiều Từ Quang" nhìn chăm chú thi thể, mở ra môi đỏ, im ắng phun ra một văn tự.

Ngay sau đó, trạng thái thi thể lập tức bắt đầu nhanh chóng rút lui, trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy dần hiện ra từng tia từng sợi huyết sắc, một điểm sinh cơ như chổi non phá xác mà ra, lặng yên hiện ra.

Chương 2522: Đi và ở lại

Sinh cơ càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dồi dào... Thời gian dần trôi qua, huyết dịch trong thi thể bắt đầu lưu động, trái tim bắt đầu nhảy vọt, đột nhiên hàng mi dài của nàng khẽ nhúc nhích, mở hai mắt ra!

Mạc Lễ Lan sống!

Bốn vị sư muội khác còn có Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý cũng không xảy ra chuyện!

Ngay sau đó: "Kiều Từ Quang" khép hai mắt lại, sau đó lại mở ra, đôi mắt đã khôi phục như thường, con ngươi đen nhánh thâm trầm như vực sâu, bóng dáng đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt khôi phục thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Khí tức trên người hắn lại tăng lên!

"Leng keng! Thành công [Phân tích tâm ma]..."

Trướng màn khép lại.

Vương tọa ẩn vào ảm đạm.

Khí tức lạnh băng, rét lạnh, hoang vu, tĩnh mịch... Kinh khủng mênh mông chầm chậm tiêu tán.

Không gian kỳ quái tàn lụi cũng nhạt lại một chút xíu, sương trắng mênh mông lại từng tầng quấn lấy mọi người.

"Không Mông" cũng thu liễm khí tức, bình tĩnh nói: "Quên tất cả về vị vừa rồi."

Phó Huyền Tự, Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, yêu tộc hoàng triều lập tức vô cùng cung kính đáp: "Vâng!"

Mặc dù tiền bối Tố Chân Thiên không thật sự ra tay trên mặt ý nghĩa với vị vừa rồi, nhưng cuộc nói chuyện của đôi bên... Thân phận của vị kia đã rất rõ ràng!

Chưa đạt tới loại cảnh giới kia, biết càng ít việc liên quan đến sự tồn tại thế này càng tốt!

Ngoại trừ cái đó ra, vị tiền bối Tố Chân Thiên trước mặt có thể nói chuyện ngang hàng với vị kia... Nàng căn bản không phải Thái Thượng trưởng lão Tố Chân Thiên, mà là một vị tổ sư Tố Chân Thiên!

Nghĩ vậy, ánh mắt năm người chính đạo nhìn về phía "Không Mông" tổ sư càng có vẻ cung kính sùng bái.

Nhưng đúng lúc này, Kiều Từ Quang đột nhiên thấy tâm thần tươi sáng, dường như bối rối nào đó đã lâu, tâm kết khó mà tháo gỡ đột nhiên cởi ra.

Một luồng pháp lực cuồn cuộn tinh thuần không có dấu hiệu nào tràn vào trong cơ thể nàng, tu vi lập tức tăng vọt!

Kiều Từ Quang thay đổi sắc mặt, đang muốn theo "Không Mông"

tổ sư rời khỏi nơi đây, lập tức ngừng bước chân lại.

Trong lòng "Không Mông" tổ sư có cảm giác, lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu bối đồng môn này.

Đã thấy trên khuôn mặt trắng nõn kiều nộn của Kiều Từ Quang lập tức đỏ đậm như hỏa thiêu, trên dưới cả người đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thuận theo cái trán trơn bóng, cuồn cuộn trượt xuống.

Khí tức của nàng liên tục tăng lên không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đột nhiên tăng tu vi, trong chớp mắt đã vượt qua nhục thân cửu kiếp Hóa Thần có thể tiếp nhận, trong hai con ngươi Kiều Từ Quang dày đặc tơ máu, trong khoảnh khắc chảy xuôi hai hàng huyết lệ.

Nhìn thấy tình cảnh này, những người khác cũng không biết là xảy ra chuyện gì, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau.

"Không Mông" tổ sư lập tức điểm một ngón tay về phía Kiều Từ Quang, một đoạn tâm pháp tối nghĩa thâm ảo lập tức truyền vào trong đầu Kiều Từ Quang.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng nói của "Không Mông" tổ sư vang lên bên tai nàng: "Nhanh chóng bình tâm tĩnh khí, vận chuyển tâm pháp ta truyền cho ngươi, đừng trì hoãn!"

Lúc này cả người Kiều Từ Quang truyền đến từng trận đau nhức, dường như toàn bộ thân thể đều phình lên một chút xíu, căng nứt, nghe vậy lập tức làm theo, lúc này ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển tâm pháp mà tổ sư vừa truyền thụ cho.

Pháp lực khổng lồ bị cưỡng ép di chuyển, từng chút luyện vào trong gân cốt, thường ngày cần hao tổn rất nhiều thiên tài địa bảo để rèn luyện, lúc này lực lượng liên tục không ngừng vọt tới, pháp lực tăng mạnh lại chỉ hơi ngưng trệ.

Khí tức của Kiều Từ Quang lập tức ổn định, pháp lực của nàng chợt khôi phục tốc độ gào thét tràn vào!

Tu vi của nàng vốn chỉ mới vào Hóa Thần, nhưng trong một lát ngắn ngủi đã tiến quân thần tốc, sắp đạt tới Hóa Thần trung kỳ!

Cũng may: "Không Mông" tổ sư truyền thụ cho pháp môn cực kỳ huyền diệu, lúc này cả người Kiều Từ Quang đỏ hồng, mồ hôi ào ạt, ống tay áo và tóc dài hoàn bội đều không gió mà lay động, nhưng không còn nguy hiểm bạo thể mà chết ngay tại chỗ...

Thấy tình huống của tiểu bối bản môn tạm thời ổn định: "Không Mông" tổ sư tâm niệm vừa động, bên cạnh nàng lập tức có thêm một bóng dáng giống nàng như đúc.

Tổ sư chợt phân phó đám người Phó Huyền Tự: "Hóa thân này của ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi nơi đây"

Nói xong, hóa thân vung váy dài một cái, đất bằng lập tức nổi lên một trận gió lớn, trong gió có rất nhiều cánh hoa trắng bồng bềnh như tuyết lớn đây trời.

Gió và hoa biến mất, hóa thân và những người khác đều đã biến mất không thấy gì nữa.

Bản tôn "Không Mông" tổ sư tự mình canh giữ bên cạnh Kiều Từ Quang, nhẹ cau mày ngài.

Tình huống của tiểu bối bản môn này rất kỳ quái!

Đột nhiên xuất hiện tu vi tăng mạnh, cứ như độ một trận thiên kiếp cửu tử nhất sinh!

Hơn nữa, tu vi hiện tại của tiểu bối chưa thể dẫn hạ thiên kiếp!

Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu bối này không thể rời khỏi U Tố mộ.

Nơi đây có rất nhiều quỷ vật, từ khi sinh ra đã tràn ngập ác ý với người sống, vì sự an toàn của đệ tử này, nàng nhất định phải ở lại nơi này hộ pháp...

Đang nghĩ ngợi, đã thấy Kiều Từ Quang cau chặt hàng lông mày kẻ đen như đang chịu đựng nỗi đau khổ lớn lao, quanh người nàng càng ngày càng nhiều mồ hôi, trong chớp mắt đã thấm ướt ba lớp váy, khí tức từ miễn cưỡng ổn định đã dân bắt đầu mất khống chế, pháp lực quanh người hỗn loạn rơi vào cuồng bạo.

Chương 2523: Giao việc này cho tân vương

Trong nháy mắt, trong thất khiếu của Kiều Từ Quang có máu tươi chảy dài, ngay cả da tuyết băng cơ cũng vỡ ra từng vết máu, máu tươi chảy xuôi nóng bỏng nhanh chóng nhuộm đồ váy áo...

"Không Mông" tổ sư lập tức đưa tay ấn ở sau lưng nàng, rót vào một luồng lực lượng nhu hòa, thay thế Kiều Từ Quang ngăn chặn pháp lực sôi trào mãnh liệt trong cơ thể.

Sau khi được nàng trấn áp và khai thông, lực lượng tuôn vào trong cơ thể Kiều Từ Quang không thể không lấy một loại phương thức càng nhẹ nhàng hơn để rót vào.

Tình huống của Kiều Từ Quang lại bình ổn.

Lúc này, khí tức của nàng vẫn đang không ngừng tăng lên, chỉ trong thời gian uống cạn chung trà, tu vi của nàng đã đột phá đến Hóa Thần trung kỳ...

U Tố mộ.

Trà lâu.

Cở xí theo bay lượn theo cơn gió lạnh.

Sương trắng quanh quẩn cả tòa lâu, trong lâu trống rỗng, sương mù mỏng manh mờ mịt quanh quẩn.

Vừa vào cửa hành lang, cỏ cây sum suê, đủ loại thảm thực vật hình thù kỳ quái sinh trưởng khắp nơi.

Cành lá mạnh mẽ tràn ngập sinh cơ dày đặc, nhanh chóng lan tràn, ăn mòn lên trên lầu.

Thang lầu vốn chỉnh tề, lúc này trèo đầy lít nha lít nhít cây sắn dây, lá nhọn có giọt nước ngưng kết từ âm khí lặng yên nhỏ xuống cầu thang rêu dày như thảm.

Cỏ dại đủ để che khuất mắt cá chân và hoa cỏ màu tím đen lúc nở rộ như mặt quỷ xen lẫn như thảm, một đường lát đến gian phòng tu luyện nào đó.

Phòng tu luyện khép hờ, xuyên qua khe cửa có thể thấy bên trong có một bộ hồng y, màu đỏ như máu, uốn lượn đây đất.

Tư Hồng Khuynh Yến ngã trên mặt đất, váy mềm mại phác hoạ đường cong hoàn mỹ.

Một lát sau, mí mắt nàng giật giật, sau đó nàng đột nhiên nhíu mày, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi.

"Hụ khụ khụ khụ khục..." Một trận ho khan kịch liệt, nàng hơi mê man tỉnh lại, vô thức nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một tòa phòng tu luyện rất điển hình, phù văn trên bốn vách tường đều đã dập tắt, lại vẫn nhìn ra được dấu vết chế tạo lúc xây dựng, bốn loại vân triện gia cố, ngăn cách, tụ linh, bình tâm tĩnh khí... Điêu khắc rất nhiều, nhìn từ cách sắp xếp và phong cách, lại là sản nghiệp Cửu A Lệ thị.

Hiện tại, trong phòng tu luyện linh cơ biến mất, ở nơi dùng để trưng bày linh thạch cũng mọc ra một đám hoa dại không biết tên, khí tức âm u lạnh lẽo, lá dài rủ xuống.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tư Hồng Khuynh Yến đang muốn đứng dậy nhưng trong cả người lại trống trơn tự nhiên, cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có như thủy triều mãnh liệt trào tới, khiến nàng giữ tư thế ngồi cũng cảm thấy phí sức.

Nàng cúi đầu xem xét, đã thấy trong tay có một cái túi trữ vật lạ mắt.

Tư Hồng Khuynh Yến ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, là khí tức của nghiệt súc kia!

Nhận ra vật này là Bùi Lăng cố ý để lại, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức tỏ ra tức giận, nghiệt súc kia! Chắc chắn đã nhân lúc nàng hôn mê, đưa nàng đến nơi xa lạ này, đè xuống đất tùy ý đối xử, cưỡng ép vô lễ...

Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt vốn tái nhợt vì trọng thương của Tư Hồng Khuynh Yến nhanh chóng hiện ra hai vệt ửng hồng, trong hai mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước như đêm xuống, phía trên dòng sông đột nhiên có sương mù, mê ly một hồi lâu nhưng ngay sau đó...

"Hụ khụ khụ khụ..." Nỗi lòng mới động, nàng không nhịn được lại ho khan một trận, khí tức càng bất ổn hơn, cảm giác suy yếu xông lên đầu, trước mắt hơi biến thành màu đen, một hồi lâu sau mới thở phào một hơi.

Yêu Đế thật sự quá hẹp hòi, nhiều thể xác hồng hoang như kia, treo đó cũng lãng phí, để nàng lấy đi hai bộ thì thế nào?

Thật sự không nỡ, đợi nàng tách ra bản nguyên trong thể xác, cũng không phải không thể trả về!

Thanh Yếu sơn thật sự lòng lang dạ thú, ích kỷ!

Quả nhiên không phải tộc ta, trong lòng ắt có suy nghĩ khác!

Đợi nàng có đủ tu vi, nhất định phải san bằng toàn bộ Thanh Yếu sơn thành!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến thuận tay mở ra túi trữ vật thuộc về Bùi Lăng, vốn định lấy một ít đan dược chữa thương từ bên trong, lại lập tức phát hiện bên trong còn đặt năm thể xác khổng lồ hung bạo, bên trong có khí tức cổ xưa lâu đời, trong bạo ngược không che đậy được cảm giác tang thương đặc thù theo năm tháng dài đằng đẵng.

Là thể xác hồng hoang!

Nàng ngẩn ngơ, chợt trong lòng cực kỳ vui mừng, rất không tệ!

Có thể tiếp tục tu luyện truyền thừa của "Hằng Tà" tổ sư!

Thế nhưng, vì sao nghiệt súc Bùi Lăng kia muốn đưa thể xác hồng hoang của Yêu Đế cho nàng?

Chờ chút Chắc chắn là nghiệt súc kia thấy gần đây nàng ngày đêm khổ tu, thực lực tăng mạnh, sinh lòng e ngại mới đưa tới bồi thường!

Lẽ nào lại như vậy!

Nghiệt súc kia ba lần bốn lượt vô lễ với nàng ngay trước mặt chân truyền tám tông, ngay trước mặt hai bên thánh ngụy... Nợ máu sâu đậm như thế, sao chỉ có thể xác hồng hoang là có thể triệt tiêu?

Nàng là đích nữ Tư Hồng thị, thê tử của Tông Chủ tiền nhiệm Thánh tông, Tông Chủ đương nhiệm, kim tôn ngọc quý cỡ nào!

Loại thù hận này nhất định phải dùng việc Bùi Lăng hồn phi phách tán mới có thể rửa sạch, tuyệt đối không thỏa hiệp!

Hừ!

Đợi nàng dùng thể xác hồng hoang này tu thành truyền thừa do "Hằng Tà" tổ sư lưu lại trước, sau khi tu vi tiến nhanh lại đi tìm nghiệt súc kia nhất quyết sinh tử! Đến lúc đó, nàng nhất định phải bắt lấy nghiệt súc kia tháo thành tám khối, rút gần lột da...

Dùng tất cả thủ đoạn Thánh tông trên người nghiệt súc kia, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong...

Chương 2524: Giao việc này cho tân vương (2)

Vừa nghĩ như vậy, Tư Hồng Khuynh Yến vừa lôi ra một bộ thể xác hồng hoang từ trong túi trữ vật, bắt đầu tu luyện...

Trong bóng tối tràn ngập khó khăn, trướng màn cuốn cao, phía trên vương tọa có một bóng dáng tĩnh mịch hoang vu yên tĩnh ngồi đó.

Quan sát từ vị trí của "Vong", toàn bộ U Tố mộ đều rõ ràng rành mạch như xem vân tay trên bàn tay.

Lúc này, ánh mắt "Vong" chia ra tập trung hai nơi, một là vị trí vòng ngoài gần U Tố mộ, một chỗ trên đất trống trong rừng, nữ tu hoa phục nhãn nhã ung dung như hình cắt uyển chuyển không ngừng lay động, đang thủ hộ bên cạnh một nữ tu ngồi trên mặt đất.

Thứ hai là một tòa trà lâu, Tư Hồng Khuynh Yến hồng y hơn máu đang không ngừng đánh ra pháp quyết âm u lạnh lẽo huyền diệu với một bộ thể xác hồng hoang.

U Tố mộ là vong giả chi địa!

Bây giờ lại có hai vị người sống tu luyện và đột phá ở vong giả chi địa!

"Vong" yên tĩnh nhìn tình cảnh này, khí tức quanh người cuồn cuộn từng chút một, tử khí bành trướng gào thét như đại dương mênh mông tùy ý bốc lên.

Ngay lúc này, một vòng khí tức tai ương đột nhiên giáng lâm.

Trong bóng tối dâng lên một cái vương tọa không khác biệt lắm, "Họa" và "Vong" đều nhìn qua kia hai tên người sống đang chuyên tâm tu luyện, tiếng nói rộng lớn: "Phù Sinh kỳ cục sắp đến, đừng nhiều chuyện"

Giọng "Vong" âm u lạnh lẽo hùng vĩ: "Nể mặt tân vương, vừa rồi ta đã nhượng bộ một lần"

"Họa" từ tốn nói: "Thực lực tân vương sắp vượt qua Chú đã từng"

"Hai vị người sống kia có quan hệ khác biệt với tân vương."

"Bọn họ đột nhiên đột phá, có lẽ là tân vương đang trảm nhân quả.

"Chúng ta không thể ảnh hưởng tới tiên lộ của tân vương."

"Vong" lạnh nhạt nói: "Dù cho là tân vương đang trảm nhân quả, quy củ U Tố mộ không thể một người tiếp một người phá hỏng!"

"Lúc trước tân vương có thể đột phá trong U Tố mộ, là vì hắn thông qua khảo nghiệm của Chú."

"Lần này hai tên người sống cũng đột phá ở chỗ này, nhất định phải dựa theo quy củ vong giả chi địa."

"Họa" nói: "Việc này do tân vương tạo ra."

"Việc khảo nghiệm cứ giao cho tân vương."

"Vong" ngắn gọn nói: "Trước khi tân vương trở về, ba tên người sống kia không thể rời khỏi U Tố mộ!"

Sáu ngày sau.

Vực ngoại hư không.

Cầu mây to lớn như ngôi sao mới sinh, lơ lửng trong tối tăm mờ mịt mênh mông.

Vô số điện quang trốn trong mây như mạng nhện, chiếu sáng hư không u ám.

Thiên uy kinh khủng nhét đây nơi bao la, gió bão hỗn độn chợt sinh chợt diệt.

Trong toàn bộ phương hư không này, trận đạo kiếp này là trung tâm duy nhất.

Chính giữa cầu mây sấm sét vang dội, lôi kiếp cuồn cuộn giáng xuống.

Bùi Lăng huyền bào phần phật, ống tay áo và tóc đen điên cuồng múa, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, khí tức đã nhảy lên một mức độ khủng bố.

ầm ầm...

Kiếp lôi tranh nhau chen lấn rơi xuống, mỗi một đạo kiếp lôi chạm đến thân thể đều lập tức hóa thành một lưới điện tỉnh mịn, vô số điện xà nhỏ bé xen lẫn dính liền, thoáng cái bị nhục thân của hắn hấp thu sạch sẽ.

Trong lôi đình cuồn cuộn, khí tức Bùi Lăng trở nên càng ngày càng mạnh.

Ánh sáng tím xanh chiếu rọi trời cao, vô số lôi kiếp gào thét xuống như sông lớn cuồn cuộn, trào lên từ bốn phương tám, hoàn toàn bao phủ Bùi Lăng.

Thật lâu sau, cuối cùng kiếp lôi đã dừng lại.

Cầu mây to lớn bắt đầu tiêu tán.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, trong lòng hắn cực kỳ ngạc nhiên, trận đạo kiếp thứ năm mươi này, còn có trận đạo kiếp thứ bốn mươi chín trước đó, rõ ràng không phải Tâm Ma kiếp của hắn!

Thế nhưng, sau khi đạo kiếp kết thúc, cảm ngộ của hắn với pháp tắc cũng có tăng lên trên diện rộng.

Nhất là trận đạo kiếp thứ năm mươi này, ngoại trừ pháp tắc đao đạo, năm đầu pháp tắc "Quên": "Ngủ": "Nghịch": "Chúng": "Người gỗ" của hắn cũng có tăng lên cực kỳ rõ rệt.

Rõ ràng đạo kiếp ở vực ngoại hư không có uy năng càng mạnh hơn đạo kiếp trong Bàn Nhai giới!

"Hiện tại dường như Tâm Ma kiếp lại về lúc bắt đầu..."

"Nhưng dù sao hiện tại là hệ thống điều khiển, dù mất trí nhớ cũng không sao cả!"

"Không biết vị tiên nhân kia còn tin ta hay không, nhưng không thể cho hắn cơ hội ra tay!"

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức đánh ra pháp quyết cổ xưa mờ mịt, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói vừa ra, khí tức quanh người Bùi Lăng biến ảo như bị cất cao vô hạn, trong nơi tối tăm hắn như kiếp nạn, thiên đạo, vòm trời!

Trong vực ngoại hư không, kiếp vân chưa hoàn toàn tán đi lại ầm vang ngưng tụ.

Cầu mây khổng lồ như là một ngôi sao sinh dục thất bại, đạt được lực lượng, lại lần nữa ấp ủ.

Tầng mây nặng nề mãnh liệt tới, theo từng đạo lôi đình buồn bực, không ngừng sụp đổ về phía trung tâm.

Thiên uy cuồn cuộn, huy hoàng mà tới!

Trận đạo kiếp thứ năm mươi mốt trực tiếp giáng lâm!

Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1...

Chương 2525: Ảo mộng trùng điệp

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Oanh! !!

Lôi đình mênh mông ầm vang rơi xuống.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối như nước thủy triều, tiếng thì thầm dày đặc.

Chín cột trụ che trời đứng sừng sững trong hoang mạc, lôi đình cuồn cuộn, điện quang đâm rách bóng tối, soi sáng ra vô số hoang vu.

Mặt đất giữa chín cột trụ, vốn phong ấn lấy thiên tài địa bảo và phù văn phức tạp nên vững chắc, đã hoàn toàn tàn tạ.

Theo tiếng "soạt" như lũ lụt tràn lan, lít nha lít nhít xiềng xích không ngừng lay động, lôi kéo quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

Lôi đình liên miên không ngừng, điện quang tím xanh thuận theo xiềng xích nhanh chóng rơi xuống, không ngừng tràn vào trong quan tài huyết sắc.

Quan tài điên cuồng lay động như run rẩy lại như giãy giụa.

Trong bóng tối, tiếng xiềng xích va chạm vang lên bén nhọn chói tai, làm người ta sợ hãi.

Một bóng dáng hoàn mỹ đứng phía dưới một cây cột trắng trong đó.

Hai mắt hắn ta nhắm nghiền, khép tay áo không nhúc nhích.

Đột nhiên, tiên nhân đột nhiên mở hai mắt ra.

9999 tầng ác mộng, cuối cùng đã ra!

Lần này hắn ta bị Đọa Tiên âm thầm đánh lén, mất tiên cơ, suýt nữa bị đối phương lừa!

Tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía quan tài huyết sắc còn đang không ngừng ý đồ tiếp tục lên cao giữa không trung, tiếng nói rào rào lạnh lẽo: "Ngươi không có cơ hội!"

"Phong ấn của ngươi chưa hoàn toàn loại bỏ."

"Cho dù đã từng có thực lực mạnh hơn, cũng là phí công!"

"Hiện tại, ta sẽ phong ấn ngươi lần nữa."

Nói xong, hắn ta lập tức đánh ra một đạo pháp quyết huyền diệu.

Khí tức tiên nhân lập tức trở nên vô cùng cao xa, dường như trong nơi tối tăm có đại quyền cao lớn uy nghiêm, hình phạt lớn giáng lâm hòa làm một thể với nó, như có quyền phán xét vạn dân vạn sự.

Trong bóng tối lập tức hiện lên ngàn vạn phù văn khí tức cổ xưa.

Mỗi một phù văn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, như quy tắc nguyên thủy nhất của thế giới này.

Quan tài huyết sắc đột nhiên dừng chấn động, trong quan tài vang lên tiếng cười lạnh băng.

Lúc đầu tiếng cười này chỉ tràn đầy khinh thường và lạnh lùng cao ngạo, nhưng thời gian dần trôi qua tiếng cười hóa thành ma âm cuồn cuộn, nhanh chóng xếp chồng với tiếng thì thầm Vĩnh Dạ, như trăm tỉ tỉ sinh linh cuồng loạn thỉnh cầu, tuyệt vọng, tức giận, oán độc... Tràn ngập lực lượng sa đọa, vặn vẹo, hỗn loạn.

Trong tiếng cười mãnh liệt, cảnh tượng xung quanh thay đổi.

Vĩnh Dạ hoang mạc đen nhánh hoang vu, thoáng cái hóa thành Trảm Tiên thai.

Tiên nhân vừa gọi ra những phù văn kia, lại nhao nhao biến thành từng mặt quỷ vặn vẹo oán độc, mặt quỷ há mồm, cong môi, phát ra tiếng cười giống như đúc trong quan tài.

"Ha ha ha...

Tiếng cười che ngợp bầu trời, Trảm Tiên thai chấn động, vô số phù văn sáng lên, trong khoảnh khắc hóa thành gông xiềng nặng nề, khóa lại tứ chi tiên nhần.

Trong hư không trên đỉnh đầu hắn ta, một lưỡi dao to lớn ầm vang ngưng tụ, lưỡi nhọn trắng hơn tuyết, hung hăng chặt xuống cổ tiên nhân!

Tiên nhân thay đổi sắc mặt, hắn ta còn ở trong mộng cảnh!

Đây là mộng cảnh một vạn tầng!

Hỗn độn mênh mông.

Bùi Lăng mở hai mắt ra nhìn về phía hư không trống rỗng, lúc này hắn ngơ ngác, cũng không nhớ nổi cái gì, ngay cả mình là ai, tên là gì cũng không có chút ấn tượng nào, cơn buồn ngủ mãnh liệt xông lên đầu, khiến hắn hận không thể lập tức ngả đầu thiếp đi.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức 1, bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài...

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Tiếng nhắc nhở rơi xuống, hai mắt Bùi Lăng nhanh chóng khép lại.

Lúc lại mở ra đã là một đôi mắt thuần trắng, khí tức quanh người lập tức tăng vọt.

Lại một lần nữa trải qua tình cảnh giống vậy, trong mắt Bùi Lăng yên tĩnh.

Bùi tiên hữu lại giải trừ phong ấn giúp nàng!

Mặc dù thời cơ cực kỳ không thích hợp, ngăn cản nàng ra tay với tên tán tiên kia, nhưng...

Lần trước Bùi tiên hữu cưỡng ép điều khiển nàng, đồng thời tiếp quản đại mộng bên bản tôn của nàng, vì vậy sau khi Bùi tiên hữu phá giải phong ấn cho nàng xong, nàng trở về Vĩnh Dạ hoang mạc phát hiện tán tiên kia căn bản không thể chạy ra từ trong đại mộng của bản tôn!

Đúng vậy, trông như Bùi tiên hữu chọn thời cơ không đúng, nhưng thật ra đối phương đã sắp xếp ổn thỏa!

Hiện tại ở loại tình huống này, nàng chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, không cần phải lo lắng vấn đề bên bản tôn.

Chờ lần này Bùi tiên hữu tiến thêm một bước phá giải phong ấn, lực lượng của nàng sẽ trở nên càng mạnh hơn.

Tên tán tiên kia càng không có phần thắng!

Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, theo phong ấn bên bản tôn của nàng cởi ra từng bước một.

Tên tán tiên kia hạ giới mà đến, chắc chắn phải chết!

Bùi tiên hữu không để nàng thất vọng!

Đang nghĩ ngợi, thân hình Bùi Lăng lặng yên biến hóa, trong chớp mắt thay sang một bộ váy đỏ như lửa, tóc dài búi cao, vàng ròng là trang sức, trong tay cũng có thêm một cây quạt tròn sa mỏng.

Chương 2526: Lựa chọn của Yêu Đế

Lúc này nàng mày ngài uyển chuyển, vẻ ngoài như hoa dáng vẻ như quỳnh, đôi môi đồ tươi như máu, cho dù cách quạt tròn lụa cũng diễm sắc ướt át, càng có vẻ quyến rũ.

Chính là Tư Hồng Khuynh Yến!

Cùng lúc đó, cảnh tượng xung quanh thay đổi Hư không hỗn độn hóa thành một tòa đại sảnh rộng rãi hoa mỹ, trong tầm mắt vàng son lộng lẫy.

"Tư Hồng Khuynh Yến" ngồi trên bảo tọa, hai bên màn lụa rủ xuống, lấy ngọc câu giữ trên họa trụ.

Vị trí gần cổng ở phía dưới, đặt một cái bình phong giao tiêu cao cả trượng.

Sau bình phong, bóng người lay động như đứng không ít người.

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng huyền bào đi vòng qua bình phong, đi thẳng đến phía trên thềm son.

"Tư Hồng Khuynh Yến" không nói hai lời, trực tiếp chém xuống một đạo đao khí huyết sắc.

Oanh! !!

Bùi Lăng bị chém chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, hoàn toàn không có khí tức.

Thế đi của đao khí không giảm, trong nháy mắt trảm bình phong làm bụi bay, chân truyền tám tông sau bình phong cũng thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ!

U Tố nộ.

Trà lâu.

Sương trắng mỏng manh tản khắp, thảm thực vật âm u lạnh lẽo lặng yên sinh ra, âm khí nặng nề.

Tư Hồng Khuynh Yến ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, hư không trước mặt lơ lửng một bộ thể xác hồng hoang đã không có bất kỳ sinh cơ gì.

Vốn bộ thể xác hồng hoang này đã vô cùng cao lớn, nhưng lúc này bị thuật pháp giam cầm, lại duy trì vẻ to lớn nhưng toà lầu nhỏ này chưa từng vỡ ra, quanh người không ngừng tiêu tán ra khí tức cổ xưa ngang ngược.

Hồng tụ nhẹ nhàng, hai mắt Tư Hồng Khuynh Yến sáng rực, trong tay không ngừng biến ảo pháp quyết, theo nàng thôi động bí pháp, một loại sức mạnh cực kỳ huyền diệu từ từ bay lên từ trong thể xác hồng hoang, hóa thành một luồng hơi khói vô hình, lặng yên tới gần mi tâm của nàng.

Chỉ có điều, luồng hơi khói này vô cùng nhỏ bé như không đủ sức lực, lúc lơ lửng đến gần mi tâm Tư Hồng Khuynh Yến như sau đó không còn chút sức lực nào, ngưng trệ không tiến.

Tư Hồng Khuynh Yến liên tục thôi động bí pháp, hơi khói do dự giây lát, cuối cùng tiến lên một chút, chợt dừng lại.

Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến dần tái nhợt, tuy bí pháp tốt lại tiêu hao rất nhiều pháp lực, trọng thương của nàng chưa lành, sau khi tiêu hao rất nhiều pháp lực, nàng không nhịn được lại phát ra một tràng ho khan kịch liệt.

"khụ khụ khục..." Lúc lồng ngực chấn động, pháp quyết trong tay Tư Hồng Khuynh Yến hơi loạn, một nửa "Bản nguyên" bóc ra lập tức không tiến mà thụt lùi, thu hồi vào trong thể xác hồng hoang.

Nàng vội vàng nuốt vào một viên đan dược âm khí sâm nhiên, theo một luồng khí tức âm hàn bộc phát ra từ trong cơ thể, ho khan ngừng lại: "Bản nguyên" thu hồi vào trong thể xác hồng hoang cũng lập tức dừng lại, bí pháp của Tư Hồng Khuynh Yến lại rơi vào giằng co.

Tư Hồng Khuynh Yến hơi cau hàng lông mày kẻ đen, cách bóc "Bản nguyên" ra này càng khó hơn tưởng tượng của nàng!

Cho dù hiện tại nàng không bị thương, chỉ sợ sử dụng pháp này cũng phải mấy tháng mới có thể thành công.

Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ thất bại, rất có thể sẽ khiến thương thế của nàng nặng hơn một chút!

Nếu nghiệt súc Bùi Lăng kia trở về, tất nhiên lại muốn nhân cơ hội đè nàng xuống đất...

Đang nghĩ ngợi, tinh thần Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên thoải mái, dường như tất cả buồn bực từ khi sinh ra cho tới nay lập tức ầm vang tiêu tán!

Cảm giác tươi sáng trước nay chưa từng có truyền đến, thương thế trước đó lập tức dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục, pháp lực trong cơ thể vốn tiêu hao rất nhiều, cũng tăng vọt một cách khó hiểu.

Vẻ mặt Tư Hồng Khuynh Yến khẽ giật mình, đột nhiên pháp lực...

Ừ... Vừa hay dùng để bóc ra "Bản nguyên" thể xác hồng hoang!

Thế là, pháp quyết trong tay nàng lập tức biến ảo, luồng "Bản nguyên" trong thể xác hồng hoang biến thành hơi khói, dân bị lôi kéo ra từng chút một, không ngừng tới gần mi tâm của nàng.

Có lẽ là vì tu vi tăng vọt, vốn tưởng dù là thời kỳ toàn thịnh hoàn hảo không chút tổn hại, cũng cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn rút ra phần "Bản nguyên" này, nhưng bây giờ chỉ tốn thời gian một lát: "Bản nguyên" trong thể xác này đã bị bóc ra.

Lúc này, ống tay áo quanh người Tư Hồng Khuynh Yến điên cuồng múa, khí tức liên tục tăng lên, tu vi đã đến Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Độ Kiếp cũng không xa!

Mi tâm nàng hơi mát lạnh, lại là hơi khói do "Bản nguyên" biến thành đã chạm đến da thịt của nàng.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức vận chuyển "Hằng Tà" tổ sư truyền thừa, luyện phần "Bản nguyên" vừa tách ra từ trong thể xác hồng hoang vào trong cơ thể...

Vốn khí tức của nàng đang lên cao, tiến một bước tăng vọt!

Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua sáu ngày.

Vực ngoại hư không.

Cầu mây khổng lồ, thiên uy tản khắp.

Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng.

Bỗng nhiên, sấm sét dừng, tầng mây tiêu tán.

Cầu mây to lớn hoàn toàn không thấy, bóng dáng đứng ở trung tâm chậm rãi xuất hiện, huyền bào vác đao, chính là Bùi Lăng.

Lúc này, khí tức của hắn đã cực kỳ cường đại, hiện tại mỗi lần vượt qua một trận đạo kiếp, thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trận đạo kiếp thứ năm mươi mốt kết thúc, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức đánh ra pháp quyết: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Chương 2527: Lựa chọn của Yêu Đế (2)

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên.

Tâm Mộc khô héo thẳng tắp ra từ đáy vực, tán che bốn phương.

Từng chiếc quan tài có to có nhỏ treo ở trên cành cây không có bất kỳ một chiếc lá nào, chậm rãi đong đưa.

Nơi xa bụi mù nổi lên xung quanh, từng đầu thể xác hồng hoang trở về, tự mình tiến vào quan tài, nắp quan tài khép lại, phía trên Ngu Uyên yên tĩnh như lúc ban đầu.

Bụi mù kết thúc, chỉ có một đầu chim yêu lông vũ xanh nhạt, hoa mỹ chưa trở lại quan tài, mà nghi lại trên một nhánh cây Tầm Mộc.

Đầu chim yêu này có lông đuôi thật dài, phía trên hai cánh có màu đỏ vàng và màu trắng đan xen, như từng đôi mắt, chính là "Thanh Loan".

Ngay lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động!

Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất lại bắt đầu chấn động.

Chấn động có tiết tấu nhanh chóng tới gần phía dưới Tầm Mộc, dường như có quái vật khổng lồ gì đó đang đến đây.

"Thanh Loan" quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về nơi xa.

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của nó.

Kia là một cự nhân cao trăm trượng!

Màu da của hắn ta cổ đồng, cánh tay và lồng ngực lộ ra bên ngoài rắn chắc mà cường tráng, tràn đầy cảm giác lực lượng dã tính.

Long Bá Chiến Vương nhanh chân cất bước trên mặt đất tràn đầy khí tức hồng hoang, so với Bàn Nhai giới hiện tại, mảnh đất này càng quen thuộc với hắn hơn!

Chỉ có điều, sự hoang vu và lãnh tịch nơi đây lại khiến hắn cực kỳ lạ lẫm.

Bịch, bịch, bịch...

Trong tiếng vang như nổi trống, Long Bá Chiến Vương đi vào bên cạnh Ngu Uyên, ngẩng đầu nhìn về phía Tầm Mộc.

Dù cho hắn ta là cự nhân cao trăm trượng, đối mặt với Tầm Mộc cũng bé nhỏ như kiến.

Đầu cành Tâm Mộc: "Thanh Loan" tiếng nói réo rắt: "Chuyện gì?"

Long Bá Chiến Vương khẽ gật đầu ra hiệu, chợt tiếng nói như sấm: "Ta muốn đi lần tiên lộ này, muốn mượn lực lượng Kim Ô của Đế Tôn"

"Thanh Loan" bình tĩnh nói: "Ngươi không phải nhân tộc, khí số không đủ."

"Cho dù đi Phù Sinh kỷ cục, cũng vô vọng thăng tiên."

Long Bá Chiến Vương trầm giọng nói: "Ta đã chết một lần"

"Nếu không tham gia Phù Sinh kỳ cục lần này, ta không có bất cứ cơ hội nào."

"Khí số ít hơn nữa, cũng chỉ có một cơ hội phi thăng."

"Nhưng nếu không đi, là hoàn toàn cắt đứt hi vọng"

"Thanh Loan" yên tĩnh nhìn qua Long Bá Chiến Vương, không nói tiếp nữa.

Long Bá Chiến Vương ngẩng đầu, con ngươi to lớn xuyên qua hai con ngươi của "Thanh Loan", đối mặt với Yêu Đế.

Phía dưới Tâm Mộc đột nhiên rơi vào sự tĩnh mịch như trầm mặc.

Mặt đất hoang vu lại cổ xưa, di chủng xa xưa trước cách không nhìn nhau, một màn này như tái hiện lại ngày xưa, thời gian nghịch chuyển.

Một hồi lâu sau, Yêu Đế đột nhiên mở miệng: "Cho ngươi mượn lực lượng Kim Ô cũng được"

"Nhưng ngươi phải làm một chuyện vì bản đế"

Long Bá Chiến Vương gật đầu: "Chỉ cần ta có thể làm được, mời sai khiến!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta lại bổ sung: "Ngoại trừ kế thừa vị trí Yêu Đế Thanh Yếu sơn."

"Nếu là vậy, ta không thể tham gia ván cờ lần này:"

Yêu Đế bình tĩnh nói: "Việc mà bản đế muốn ngươi làm, thật sự có liên quan với vị trí Yêu Đế"

"Nhưng cũng không phải để ngươi kế thừa vị trí Yêu Đế"

"Ngươi bây giờ khó bảo vệ bản thân"

"Cho dù đạt được tất cả bản nguyên hồng hoang, cũng không đủ thực lực chống đỡ Thanh Yếu sơn hiện tại."

"Hiện tại bản đế chọn trúng Dược Thanh Anh trong Lưu Lam hoàng triều."

"Ngươi đến Tiểu Tự Tại Thiên, mời Dược Thanh Anh đến Thanh Yếu sơn"

"Chỉ cần nàng đồng ý kế thừa vị trí Yêu Đế, che chở Thanh Yếu sơn, bản đế sẽ cho ngươi mượn lực lượng."

Nghe vậy, Long Bá Chiến Vương lập tức hiểu được, mặc dù vị Dược Thanh Anh kia là tiên thực thượng giới, nhưng bản chất lại là cỏ cây thành yêu!

Phương thế giới này không có bất kỳ sinh linh gì, có thể thích hợp với vị trí này hơn Dược Thanh Anh!

Hơn nữa Dược Thanh Anh nội tình thâm hậu, chủ nhân cũ là tiên nhân phi thăng, khí vận hưng thịnh, cũng chỉ có nàng có thể chống đỡ khí số yêu tộc lung lay sắp đổ dưới tình huống nhân tộc đại thịnh!

Nghĩ tới đây, Long Bá Chiến Vương lập tức nói: "Ta sẽ đi mời Dược Thanh Anh"

"Nhưng Dược Thanh Anh vẫn muốn tìm kiếm truyền nhân cho Lung Hoàng đan tổ, đã tìm mấy ngàn năm"

"Nàng chưa chắc đã đồng ý kế thừa vị trí Yêu Đế!"

Yêu Đế hờ hững nói: "Đây cũng là việc ngươi cần làm!"

"Bản đế mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ có Dược Thanh Anh đến đây kế thừa vị trí Đế Tôn của bản đế, bản đế mới có thể cho ngươi mượn lực lượng Kim Ô"

Long Bá Chiến Vương lập tức chìm vào im lặng.

Hồi lâu sau, hắn ta mới nói: "Ta đi thử xem"

Yêu Đế không nói thêm gì nữa.

Long Bá Chiến Vương thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi.

Bịch, bịch, bịch...

Tiếng vang nặng nề từ từ đi xa, bụi mù dừng lại, sắc trời tà dương, Tầm Mộc thẳng tắp ngút trời trong vực sâu khô cạn, phía trên cành khô quan tài từng đống, vắng lặng im ắng.

Tố Chân Thiên.

Ráng mây rực rỡ.

Chỗ sâu.

Trong rừng hoa nở từng đống, hàng rào tre bao quanh nhà tranh tinh xảo, rèm châu nửa cuốn, giao tiêu như khói.

Trong phòng, vân sàng nạm vàng khảm bảo, xa hoa rực rỡ.

Yến Minh Họa váy dài hoa mỹ uốn lượn đầy giường, hai mắt hơi khép, lông mi dài buông xuống đang chuyên tâm tu luyện.

Chương 2528: Tiên, không thể tính toán!

Đột nhiên, trong lòng nàng có cảm giác, dường như mở ra một khúc mắc to lớn, ngay sau đó khí tức tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên!

Nàng không rõ ràng cho lắm, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp.

Trong tĩnh thất, tay áo gấm váy hoa không gió mà bay, tu vi của Yến Minh Họa nhanh chóng tăng vọt!

Lại trôi qua sáu ngày.

Yến Tê thành.

Phủ thành chủ.

Văn Nhân Linh Sắt vừa phê duyệt xong một chồng công văn, tâm thần hơi cảm thấy mệt mỏi, ra lệnh khôi lỗi điềm nhiên linh hương, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Nhưng một sợi khói xanh linh hương lượn lờ mới lên, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái ánh mắt thông suốt, chỉ cảm thấy trên dưới cả người và thần hồn đều cảm thấy thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng.

Khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc đã đột phá đến Hợp Đạo hậu kỳ...

Thời gian lại trôi qua.

Trọng Minh tông.

Nội môn.

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Trong tĩnh thất, tất cả trận pháp tầng tầng mở ra, linh khí hội tụ, tràn trề sắp mưa.

Tư Hồng Diệu Ly ngồi xếp bằng chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, quanh người pháp lực phun trào, đang tập trung tinh thần tu luyện.

Đột nhiên, nàng cảm thấy trong lòng thả lỏng như có một tảng đá lớn vô hình đột nhiên dời đi, cả người lập tức khoan khoái.

Sau đó một luồng lực lượng cường đại tỉnh thuần đột ngột tràn vào trong cơ thể nàng.

Tư Hồng Diệu Ly không kịp suy nghĩ sâu xa, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện này. Tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng trong thất khiếu nhanh chóng chảy dài máu tươi, gân cốt da thịt quanh người đều nứt nẻ.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng cuồn cuộn như biển.

lộ) phía trên, trong hơn trăm bức tranh ảm đạm, có một bức tranh như có cảm giác hơi lay động, tản ra ánh sáng mờ mờ.

Trong bức tranh: "Phục Cùng" tổ sư mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nơi nào đó trong tông môn, trong ánh mắt hắn ta lập tức xuất hiện Tư Hồng Diệu Ly toàn thân đẫm máu.

"Phục Cùng" tổ sư hơi do dự, đột nhiên đưa tay, một đạo huyền quang nhanh chóng thoát ra, cách núi non trùng điệp, rất nhiều cấm chế, trong nháy mắt chui vào mi tâm Tư Hồng Diệu Ly.

Tư Hồng Diệu Ly chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm u lạnh lẽo tối nghĩa đột nhiên giáng xuống, nàng đã sắp thể xác nổ tung, lập tức đạt được cơ hội thở dốc, bắt đầu dốc hết sức ổn định cục diện.

Trong Truyền Thừa điện: "Phục Cùng" tổ sư thu tay lại, tiếp tục tham ngộ tiên thuật.

Lúc này, bí địa đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Bộp, bộp, bộp...

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng tinh tế yểu điệu đi tới từ trong hư không, dừng lại trước bức tranh "Phục Cùng" tổ sư.

Người đến tóc dài khoác rủ xuống như thác nước, như mây khói tán ở sau đầu, váy thướt tha như hà như tản, khuôn mặt như dương chỉ mỹ ngọc lấy khăn che mặt sa mỏng che đậy, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh băng sắc bén, sáng rực như lửa, lạnh thấu xương như lưỡi đao, dung nhan mông lung sau lụa mỏng, chỉ có môi son tươi đẹp hơn máu.

Chính là "Tinh Hận"!

Lúc này, khí tức quanh người nàng phun trào, lại đã tiến vào Đại Thừa kỳ.

"Tinh Hận" đến trước bức tranh "Phục Cùng" hơi hành lễ, sau đó cũng nhìn về phương hướng Tư Hồng Diệu Ly, mở miệng nói:

"Nàng là chân truyền đời này, nàng và Thánh Nữ đời này đều tăng tu vi, rất thú vị"

"Phục Cùng" tổ sư khẽ gật đầu, chợt nói: "Hai người này là lô đỉnh và đạo lữ của Bùi Lăng."

"Đã ở trong tông, không thể để các nàng xảy ra chuyện."

Ánh mắt "Tinh Hận" lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng không nhìn ra hai tên nữ đệ tử hậu bối kia tại bất kỳ nhân quả, bất kỳ liên quan gì với Thánh Tử bản môn đang độ kiếp ở vực ngoại hư không...

Chỉ có điều, nàng nhanh chóng hiểu được.

Tiên, không thể tính toán!

Mặc dù vị Thánh Tử bản môn kia còn chưa thành tiên, nhưng hắn đã bước vào Độ Kiếp, tiên lộ cũng đi được hơn phân nửa.

Hơn nữa rất có thể là tám mươi mốt kiếp trong truyền thuyết...

Hiện tại giữa thiên địa này không có bất kỳ người nào, có thể đo lường tính toán nhân quả của đối phương!

Suy nghĩ xoay chuyển: "Tinh Hận" nói: "Xem ra Phù Sinh kỳ cục lần này, càng đơn giản hơn trong tưởng tượng"

"Phục Cùng" gật đầu: "Không sai."

"Tiếp theo, chỉ chờ Bùi Lăng độ xong tất cả đạo kiếp."

"Tinh Hận" gật đầu: "Ta vừa đi vào Đại Thừa, cần tìm hiểu tâm đắc tiền nhân một chút."

"Phục Cùng" thản nhiên đáp: "Đi thôi."

Nói xong, hắn ta nhắm hai mắt lại, ánh sáng mở mở phía trên bức tranh lập tức dập tắt, chui vào ảm đạm.

Cùng lúc đó, bóng dáng "Tinh Hận" lặng yên biến mất.

Cả tòa Truyền Thừa điện lại chìm vào yên tĩnh và u ám.

Chỉ có ngàn vạn hồn đăng trùng điệp, mãnh liệt chảy xiết như thiên hà rơi xuống, bành trướng trong cả tòa đại điện.

Lại sáu ngày sau.

Chẩm Thạch Tô thị, tổ địa.

Trong phòng nhỏ phía trên cự mộc che trời, Tô Tích Nhu đang ngồi gần cửa sổ miêu tả một bức tranh vẽ, bút lông nhỏ mới chấm một điểm chu sa đột nhiên toàn thân chấn động, tâm thần tươi sáng thông suốt trước nay chưa từng có.

Ngay sau đó, khí tức của nàng nhanh chóng tăng lên, tu vi thế như chẻ tre.

Tô Tích Nhu vội vàng ném bút mực, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa lực lượng cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện.

Chương 2529: Tâm kết của sư tôn

Tố Chân Thiên.

Ráng mây sáng chói, lầu nhỏ thấp thoáng như tiên cung.

Mạnh Hồng Huyến búi tóc cao châu trâm, cầm nhánh hoa trong tay đang khoa tay múa chân với bình mai phía trước cửa sổ, không có dấu hiệu nào, trong lòng trong trẻo, cả người mừng rỡ như phủi nhẹ tất cả bụi bặm trong nơi tối tăm, cảm giác nhẹ nhõm và giải thoát chưa từng có chen chúc tới.

Chợt lực lượng mênh mông rót vào thể xác, nàng lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa vào thân thể.

Thời gian thấm thoắt, trong vực ngoại hư không không phân ngày đêm, thời gian lặng yên trôi qua.

Cầu mây to lớn lại lấp lánh hư không, lôi đình ầm vang, cuồn cuộn như sông rộng trào lên, gào thét vạn dặm.

Trung tâm cầu mây, Bùi Lăng huyền bào phần phật, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt càng bình tĩnh như nước.

Lại thành công độ xong một trận Tâm Ma kiếp!

Hiện tại khí tức của hắn đã cực kỳ khủng bố, tất cả pháp tắc nắm giữ đều có cảm ngộ khắc sâu, thực lực đã là một trời một vực so với lúc thoát ra Thanh Yếu sơn!

"Trận đạo kiếp thứ sáu mươi ba..."

"Lệ sư tỷ, Kiều Từ Quang, Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Văn Nhân Linh Sắt, Tư Hồng Diệu Ly, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến, Hoa Dục Nhiên, Hoa Niệm Nô..."

"Bắt đầu từ kiếp thứ bốn mươi chín, tất cả Tâm Ma kiếp mà ta độ đều là đạo lữ và lô đỉnh bên cạnh!"

"Thế nhưng, thực lực tu vi, còn có cảm ngộ với pháp tắc đều tăng trưởng giống nhau."

"Vị tiên nhân kia vẫn không ra tay, không biết có phải đã thành công bị ta thuyết phục hay không..."

Nghĩ vậy, trong lòng Bùi Lăng đã cực kỳ bình tĩnh.

Ý chí Chân Tiên, Kế Sương Nhi, Yêu Đế đều có thủ đoạn xâm nhập vào trong Tâm Ma kiếp của hắn, tiên nhân không thể không có!

Hơn mười trận Tâm Ma kiếp như thế trôi qua, tiên nhân không có ý ra tay với hắn, có thể thấy đã hoàn toàn tin tưởng hắn!

Đã vậy, dứt khoát diễn kịch diễn trọn bộ, chờ sau khi độ xong tất cả đạo kiếp, sẽ quay về U Tố mộ, cẩn "bức cung" Tư Hồng Khuynh Yến thật tốt...

Đương nhiên, cuối cùng việc phá hỏng phong ấn Chân Tiên không phải hắn làm, chắc chắn không thể là Tư Hồng Khuynh Yến làm...

Vậy Tô Ly Kinh là được!

Tư Hồng Khuynh Yến là chính thê kết tóc của Tô Ly Kinh, tất cả đều do Tô Ly Kinh chỉ điểm!

Điều này rất không tệ, hơn nữa tất cả đều giải thích rõ!

Hắn và Tư Hồng Khuynh Yến đều là nhân chứng!

Nhìn thế này, chẳng trách lúc trước hắn vẫn muốn giết Tô Ly Kinh nhưng vẫn không có cơ hội thành công, hóa ra đối phương còn có tác dụng lớn như thết Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hoàn toàn yên lòng, mặc cho lôi đình cuồn cuộn đánh vào thân thể, hóa thành kiếp lực nồng đậm bị nhục thân hấp thu không còn, lại bắt đầu nhớ lại mười mấy trận Tâm Ma kiếp.

Trong đó Tâm Ma kiếp của Yến Minh Họa là ở trong trường tư thục "Khê Ngọ", cách trảm trừ tâm ma của hệ thống là làm thịt hắn, cũng làm thịt sơn trưởng, Kê Trường Phù, sau đó dẫn theo Chung Quỷ Kính Y thuận lợi rời khỏi trường tư thục "quỷ dị"...

Tâm Ma kiếp của Văn Nhân Linh Sắt là ở Độ Ách uyên.

Thế nhưng, lần này hệ thống lại không ra tay với hắn, mà là sau khi tù phạm khu chữ "Thiên" và khu chữ "Địa" thoát khỏi giam cầm, đã lấy thực lực mang tính nghiền ép bắt tất cả tù phạm, không lọt một người nào, một lần nữa phong cấm giam giữ, sau đó dùng đầu pháp tắc "Nghịch" này tu sửa tốt toàn bộ cấm chế ở Độ Ách uyên, tiếp tục cầm tù đám tù nhân...

Tâm Ma kiếp của Tư Hồng Diệu Ly là ở "Tiểu Tự Tại Thiên".

Cách trảm trừ tâm ma của hệ thống là trực tiếp trộm Dược tiên nữ đang ngủ say ra khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên"...

Tâm Ma kiếp của Tô Tích Nhu là ở U Tố mộ, lần này nàng rất thuận lợi thu phục [tạo hóa chi chủng 1...

Tâm Ma kiếp của Mạnh Hồng Huyến và Tô Tích Nhu cũng là thu phục [tạo hóa chi chủng].

Tâm Ma kiếp của Hoa Dục Nhiên là lúc còn nhỏ chém giết phụ mẫu ruột dâng nàng lên cho hộ pháp Thiên Sinh giáo, cùng huynh trưởng được phụ mẫu ruột coi như trân bảo...

Tâm Ma kiếp của Hoa Niệm Nô lại là tu thành mị hoặc chỉ thuật cấp cao nhất của Thiên Sinh giáo, khiến Bùi Lăng muốn ngừng mà không được, lưu luyến quên về, từ đây quên sạch hồng nhan khác, toàn tâm toàn ý chỉ cần nàng ở bên cạnh...

Nói tóm lại, cũng không phải tất cả Tâm Ma kiếp đều có liên quan với Bùi Lăng. Nhưng Tâm Ma kiếp có liên quan với hắn bình thường đều là trảm hắn...

Điều này khiến Bùi Lăng cảm thấy rất bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ trải nghiệm bị trảm trong Tâm Ma kiếp, nhất định phải trả thù trong hiện thực...

Đang nghĩ ngợi, lôi đình ầm ầm dừng lại, kiếp vân bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn không hề dừng lại, trong nháy mắt đánh ra một pháp quyết cổ xưa, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Đây là trận đạo kiếp thứ sáu mươi bốn!

Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] "

Chương 2530: Tâm kết của sư tôn (2)

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Oanh! !!

Lôi đình kinh khủng nổ vang trong hư không, cầu mây to lớn lại thành hình!

Một mảnh hỗn độn.

Không phân ngày đêm và phương vị.

Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trong đầu lập tức vang lên tiếng nhắc nhở lạnh băng máy móc: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức], bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài...

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Suy nghĩ chưa dứt, hai mắt hắn lập tức không bị khống chế khép lại.

Ngay sau đó mở ra đã là một đôi mắt thuần trắng, tu vi quanh người tăng vọt, khí tức hỗn loạn sa đọa.

Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Lăng nhanh chóng biến ảo, chẳng mấy chốc hóa thành một thiếu nữ áo xanh như thúy, tóc bạc da tuyết, đôi mắt như rừng sâu rậm rạp hồ nước yên tĩnh chưa hề nhiễm khí tức hồng trần.

Khí tức của nàng tinh khiết, có vẻ tươi đẹp không rành thế sự và ý tốt thuần túy.

Chính là Dược Thanh Anh!

Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa.

Sắc trời xanh thẩm, mây trắng như sợi thô.

Phía dưới sắc trời sáng sủa, một mảnh dược điền nở đầy đóa hoa đủ mọi màu sắc.

Một bóng dáng cao gầy chắp tay đứng trong phồn hoa.

Nàng da sáng trắng hơn tuyết, dung mạo diễm lệ, dáng vẻ linh lung, đường cong chập trùng nhìn thấy mà giật mình, mặc một bộ áo dài nam tử cổ tròn ửng đỏ, ba búi tóc đen buộc vào tạo sa mềm mại, đai lưng ngọc buộc quanh eo, bên hông đeo bội quy, trang phục như quan viên đẳng cấp cao Lưu Lam hoàng triều.

Vẻ mặt nữ tu quan phục lạnh nhạt, trên trán uy nghi tự nhiên.

Dược điền trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, lại khó nén đan hương nhàn nhạt tản ra quanh người nàng, đan hương thơm mát phức tạp như đến từ hàng ngàn hàng vạn dược liệu, trong mùi thơm lộ ra mùi đắng chát khó mà miêu tả.

"Dược Thanh Anh" đang đưa hai tay giữ chặt cánh tay nữ tu quan phục, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn và đau khổ, đôi mắt lấp lánh ánh nước như không muốn đối phương rời đi.

Lúc này, nữ tu quan phục thản nhiên mở miệng: "Từ nay về sau, Tiểu Tự Tại Thiên giao cho ngươi."

"Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải thay ta tìm được một truyền nhân thiên phú đan đạo cao tuyệt, lại tâm địa thiện lương."

Nói đến đây, nàng dừng một chút, than nhẹ: "Ta phải đi"

Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi, nhưng ngay sau đó...

"Dược Thanh Anh" trực tiếp ra tay, xoạt xoạt xoạt...

Bốn đạo đao khí huyết sắc ầm vang rơi xuống, nữ tu tay chân quan phục lập tức bị chém đứt, thân thể ngã nhào trên đất, vẻ mặt khó có thể tin.

"Dược Thanh Anh" từ ở trên cao nhìn xuống, tròng mắt nhìn nữ tu quan phục nằm trong vũng máu hoa tươi nở rộ, môi anh đào khẽ nhếch, im ắng phun ra một văn tự.

Nữ tu quan phục trực tiếp mê man.

Sau đó: "Dược Thanh Anh" chỉ một ngón tay về phía vết thương tứ chi đứt đoạn của nữ tu quan phục, sau khi pháp lực thuần túy chui vào, máu tươi lập tức ngừng chảy xuôi, mầm thịt thúc đẩy sinh trưởng, bao bọc xương gãy, trong nháy mắt tất cả thương thế lập tức khép lại.

"Dược Thanh Anh" tiến lên, váy áo lôi kéo nhánh hoa yếu đuối, lưu luyến ngã xuống.

Nàng mổ hai tay ra, ôm chặt nữ tu quan phục vào trong ngực, như muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với chủ nhân, không còn xa cách nữa...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Trong thung lũng, cự mộc che trời, dây leo từng đống.

Kim Tố Miên xõa tóc, trên hai gò má đen một mảng xám một mảng, cả người như bảo thạch bị ném vào vũng bùn, bụi bẩn không có hình tượng chút nào nhưng hai mắt nàng sáng rực, lại không chút để ý.

Tất cả tâm thần đều đặt vào đan lô toát ra đan hương nồng đậm trước mặt.

Ở bên cạnh nàng có một bóng dáng áo xanh, tóc bạc như nguyệt, đôi mắt như phỉ thúy, khí tức quanh người yên tĩnh tươi đẹp.

Nhìn thủ pháp luyện đan của Kim Tố Miên càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, Dược Thanh Anh vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu.

Hiện tại đệ tử này luyện đan dược bình thường, đã có thể từng lô cực phẩm, cho dù là một vài đan dược độ khó khá cao như [Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan], [Khước Tử Nghịch Mệnh Đan], cũng có thể đảm bảo trong ba lô ít nhất luyện chế ra một viên cực phẩm.

Hiện tại, Kim Tố Miên đang luyện chế [Kinh Phách Phản Hồn Đan], lúc trước chủ nhân của Dược Thanh Anh từng thấy ma tu hoành hành ngang ngược ở phàm tục, cướp giật hồn phách quy mô lớn để luyện công, cố ý khai sáng ra đan dược này, sau khi luyện thành có thể cách cấm chế thông thường triệu hồi hồn phách nguyên bản của sinh linh phàm tục trong phạm vi nhất định.

Độ khó khi luyện chế cực kỳ gian nan, từ sau khi chủ nhân rời đi, chỉ có rất ít Đan sư được hoàng triều cung phụng mới có thể luyện chế.

Vốn Dược Thanh Anh tưởng lấy tuổi tác và tu vi của Kim Tố Miên, ít nhất phải học một tháng mới có thể nắm giữ môn đan phương này.

Không ngờ hiện tại chỉ luyện năm mươi lô, đã thấy rõ yếu quyết đan phương.

Chương 2531: Không còn là người!

Một lò trước mắt luyện chế đến bây giờ đã chuẩn bị kiềm chế đan dịch, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc nàng có thể nắm giữ môn đan phương này của chủ nhân...

Đang nghĩ ngợi, Dược Thanh Anh đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trước một tòa cửa ra vào cây cao làm khung, cây điểu la làm màn.

Tòa cửa ra vào này cách chỗ Kim Tố Miên luyện đan cực kỳ xa xôi, sẽ không làm phiền đến đối phương.

Bốn phía cỏ cây mạnh mẽ, chim tước chiêm chiếp, sắc trời chiếu qua từ trong khe hở cành lá, tán ra điểm sáng nhỏ vụn.

Trong cửa ra vào là một mảnh kỳ quái.

Lúc này, trong cửa huyễn hóa ra một lễ quan Lưu Lam hoàng triều, hắn ta cầm tượng hốt (1) trong tay, dáng vẻ cung kính.

(1) Thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa Thấy Dược Thanh Anh lập tức khom mình hành lễ, nói: "Hạ quan bái kiến Dược tiền bối!"

Dược Thanh Anh khẽ gật đầu, nói: "Hoàng triều có việc gì?"

Lễ quan nói: "Phiền tiền bối nhớ thương, hiện tại hoàng triều không có việc gì, là một vị dị tộc ở xa tới muốn gặp mặt tiền bối."

Dị tộc?

Dược Thanh Anh hơi ngạc nhiên, chợt hỏi: "Dị tộc nào?"

Lễ quan nói: "Là Long Bá tộc."

Dược Thanh Anh cau hàng lông mày kẻ đen: "Tiểu Tự Tại Thiên"

do chủ nhân "Lung Hoàng" đan tổ để lại, ngoại trừ mỗi nửa giáp sẽ có đại điển luận đan, cho phép luyện đan sư thông qua kiểm tra tiến vào, bình thường dù là người Lưu Lam hoàng triều cũng chỉ có thể cách cửa trò chuyện, không thể tự tiện tiến vào.

Về phần Bùi Lăng, hắn là đệ tử thân truyền của nàng, cũng không phải người ngoài thì cũng thôi.

Nhưng Long Bá tộc... Lại không tiện tiếp đón.

Nếu lúc trước gặp phải loại tình huống này, nàng cũng có thể tạm thời rời khỏi "Tiểu Tự Tại Thiên" gặp gỡ ở bên ngoài.

Nhưng hiện tại chỉ cần nàng bước ra "Tiểu Tự Tại Thiên" một bước, chỉ sợ Trọng Minh tông "Phục Cùng" lập tức ra tay!

Trước khi hoàn toàn truyền thụ truyền thừa của chủ nhân cho Kim Tố Miên, nàng sẽ không ra tay với "Phục Cùng"!

Hơi do dự, Dược Thanh Anh nói: "Hiện tại tạm thời ta không thể rời khỏi nơi đây, không biết Long Bá tộc đến đây là có chuyện gì?"

Lễ quan cung kính nói: "Long Bá tộc không chịu nói, nói là việc này lớn, nhất định phải gặp mặt bàn bạc với Dược tiền bối:

Dược Thanh Anh khẽ lắc đầu, nói: "Hiện tại ta không tiện gặp khách"

Lễ quan lập tức đáp: "Hạ quan hiểu rõ."

Tiếng nói vừa ra, trong cửa ra vào lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn, trong chốc lát lại khôi phục thành màu sắc kỳ quái, cũng đã không còn bóng dáng quan viên kia.

Dược Thanh Anh không quá để ý việc này, đang muốn tiếp tục đi xem Kim Tố Miên luyện đan, đột nhiên hắn cảm thấy một trận tâm thần thanh thản như một lần nữa trải qua việc phá đất mà lên, đón mưa móc ngày xuân, trong lòng không có việc gì, tự do tự tại khỏe mạnh trưởng thành.

Tu vi trong cơ thể nàng bắt đầu tăng trưởng mãnh liệt, trong nháy mắt thế như chẻ tre, như khu đình sách điện!

Dược Thanh Anh cau hàng lông mày kẻ đen, cảm giác này như mình vừa độ một trận đạo kiếp...

Nhưng hiện tại nàng vẫn ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", căn bản không độ bất kỳ kiếp nào!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức trong người nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bành trướng mãnh liệt, ngay cả thân thể tiên thực cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Dược Thanh Anh lập tức tập trung ý chí, lực lượng này tới một cách khó hiểu, nhất định phải tranh thủ thời gian luyện hóa.

Nếu không, sẽ dẫn động trận đạo kiếp tiếp theo của nàng!

Nghĩ đến đây, nàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua không gian trùng điệp, đi vào thung lũng trung tâm "Tiểu Tự Tại Thiên".

Trong sơn cốc, cự mộc che trời, vô số dây leo tráng kiện lao tới từ bốn phương tám hướng, giữa không trung dây dưa cấu kết với, quấn quanh một cái kén xanh to lớn.

Bóng dáng Dược Thanh Anh xuất hiện giữa không trung, nàng đi đến bên trong kén xanh, tất cả dây leo lập tức chủ động mở ra một con đường, để nàng đi vào.

Cùng lúc đó, trên người váy xanh biếc nàng lặng yên bay xuống.

Ánh trăng sáng trong ẩn vào sâu trong dây leo như vảy bạc hơi dập dờn dưới đêm trăng, kén xanh lần nữa khép lại, hơi thở trung khí mãnh liệt bốc lên, trong nháy mắt tăng vọt!

Lưu Lam hoàng triều.

Ngàn dặm bên ngoài Lam Kinh, trong dãy núi.

Thung lũng vốn rộng lớn, lúc này bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ.

Long Bá Chiến Vương hơi cúi đầu ngồi trên mặt đất, toàn bộ thung lũng như một tấm đệm lõm không còn chút khe hở nào nữa.

Bên ngoài sơn cốc, một quan viên mặc lễ phục đang phi độn cực nhanh, nhìn khuôn mặt cách ăn mặc chính là người vừa cách cửa bẩm báo với Dược Thanh Anh.

Hắn ta dừng lại giữa không trung cách cửa cốc một đoạn, nhìn đôi mắt của Long Bá Chiến Vương còn lớn hơn toàn bộ thân thể mình, hành lễ nói: "Hiện tại Dược tiền bối không tiện tiếp khách, mời Long Bá tiền bối tạm thời tự tiện"

Vẻ mặt Long Bá Chiến Vương không có chút thay đổi nào, ngắn gọn nói: "Ta sẽ chờ đợi ở đây."

"Khi nào Dược Thanh Anh có thể gặp khách, ta sẽ chờ tới khi đó"

Lễ quan gật đầu nói: "Chỉ cần tiền bối không chủ động làm hại sinh linh hoàng triều, xin tiền bối cứ việc ngừng chân"

"Nếu có gì cần, kính xin truyền âm cho hạ quan"

Chương 2532: Nhân quả quẩn thân

Nói xong, hắn ta để lại một tấm Truyền Âm Phù, trực tiếp rời đi.

Long Bá Chiến Vương tiện tay một chiêu, hút Truyền Âm Phù vào lòng bàn tay, chợt khép hai mắt lại, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi.

Cơn gió dài thổi qua dãy núi quanh co khúc khuỷu, quanh quẩn trên người Chiến Vương giây lát như nghi ngờ ngọn núi đặc biệt này, trong giây lát lại lên đường, đến nơi xa trùng điệp.

Sơn đã vắng lặng, hoa đại rực rỡ, rì rào rơi xuống.

Vực ngoại hư không.

Cầu mây to lớn lấp lánh trong hư không, uy áp kinh khủng quét ngang một phương trào lên gào thét, khí tượng hùng vĩ như ngôi sao sinh dục.

Trung tâm cầu mây, Bùi Lăng đứng xuôi tay, lôi kiếp khó mà tính toán âm vang rơi xuống như một thác nước tia chớp, hoàn toàn nhấn chìm thân hình của hắn.

Cuối cùng sấm sét rộng lớn tản đi, kiếp vân tiêu trừ, lộ ra bóng người huyền bào, trên dưới quanh người hắn hoàn hảo không chút tổn hại, dường như lôi đình kinh khủng chỉ là mây khói thoảng qua với hắn.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, lúc này toàn bộ nhục thân thần hồn của hắn đều có biến hóa như lột xác, khí tức bành trướng như đại dương mênh mông tuỳ tiện, lại có vẻ vô cùng cường đại trong vực ngoại hư không như bao la vô ngần này.

Độ xong trận đạo kiếp thứ sáu mươi bốn!

Ngay chớp mắt này, bên tai hắn vang lên vô số tiếng nói ồn ào.

Toàn bộ Bàn Nhai giới, tất cả sinh linh nhắc đến tên thật, tôn hiệu của hắn đều nằm trong cảm giác của hắn!

Độ xong trận đạo kiếp thứ sáu mươi bốn, dường như hắn... Đã không còn là người!

Bùi Lăng cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình như sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu, pháp lực vẫn là pháp lực, lại thêm một loại cảm giác huyền ảo mờ mịt.

Hắn đột nhiên có dự cảm vô cùng mãnh liệt, nếu hiện tại hắn lại vào Thanh Yếu sơn, cho dù Yêu Đế dùng tất cả thể xác hồng hoang cũng chưa chắc địch nổi hắn hiện tại!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, lại đánh ra pháp quyết cổ xưa, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần..."

Chỉ một thoáng, hắn lại hóa thân tai kiếp, thiên đạo, vòm trời...

Kiếp vân kinh khủng lại hội tụ!

Nhưng lần này ngay lúc tiên thuật thi triển được một nửa, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên run sợ, một cảm giác bất an mãnh liệt như thủy triều vô hình gào thét mà tới.

Loại cảm giác nguy cơ này như đại nạn rơi xuống đầu, lại như có việc cực kỳ quan trọng gì đó, nhất định phải lập tức đi làm.

Không thể nào nắm lấy, không thể phỏng đoán, chỉ có dự cảnh nguy cơ gần như bản năng, cuồng loạn rít lên trong nơi tối tăm.

Kiếp vân xung quanh trào lên mà tới, trong mây sấm rền cuồn cuộn, nhanh chóng ấp ủ.

Loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia lập tức đạt đến cực hạn, dường như chỉ cần đạo kiếp lần này rơi xuống, sẽ xảy ra hậu quả xấu mà hắn khó có thể chịu đựng!

Bùi Lăng cau mày, nếu dưới tình huống bình thường hiện tại chắc chắn hắn sẽ lập tức giải trừ tiên thuật, cho đến khi tìm ra nguồn gốc cảm giác nguy cơ này, sau khi hoàn toàn giải quyết nó lại đi độ kiếp.

Nhưng bây giờ một khi hắn dừng độ kiếp, ai biết tiên nhân có lập tức ra tay với hắn hay không?

Thậm chí, hiện tại loại cảm giác nguy cơ này là hành động của tiên nhân!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không đợi tiên thuật thi triển hoàn thành, trong lòng trực tiếp mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ nhân quả quẩn thân...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức], mở ra [Không lo nhân quả] cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Cùng lúc đó, hắn bị hệ thống điều khiển, trực tiếp thu lại pháp quyết trong tay, [Vạn Trượng Hồng Trần, Sợ Ta Như Trời] gián đoạn, kiếp vân vừa thành hình tán đi theo.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu được.

Nhân quả quẩn thân...

49 kiếp đầu của Độ Kiếp kỳ có thể độ ở Bàn Nhai giới, nhưng bắt đầu từ kiếp thứ năm mươi cũng chỉ có thể đến vực ngoại hư không.

Độ kiếp trong vực ngoại hư không đến kiếp sáu mươi bốn, bắt đầu từ kiếp thứ sáu mươi lăm cần chém hết nhân quả của bản thân trước, mới có thể tiếp tục độ kiếp!

"Phục Cùng" tổ sư không nói với hắn những điều này, là vì bản thân "Phục Cùng" tổ sư cũng chỉ có bốn mươi chín kiếp.

Thậm chí, hiện tại toàn bộ Bàn Nhai giới không có sự tồn tại tâm mươi mốt kiếp.

Chuyện cần trước trảm nhân quả sau sáu mươi bốn kiếp, chỉ sợ ngoại trừ tổ sư khai tông chín tông, cũng chỉ có ý chí Chân Tiên mới biết được!

Có lẽ Yêu Đế Thanh Yếu sơn Tầm Mộc cùng vị tiên nhân hạ giới kia cũng biết.

Nhưng hai vị này không thể nói cho hắn biết!

Chương 2533: Nhân quả quẩn thân (2)

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, bóng dáng nhoáng một cái, lập tức biến mất trong vực ngoại hư không không thấy gì nữa!

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Trong sơn cốc, vô số dây leo quấn quanh kén xanh, mái tóc bạc như một sợi ánh trăng hơi rung động theo hô hấp, hai mắt Dược Thanh Anh hơi khép lại, pháp lực quanh người bành trướng, đang toàn lực tu luyện.

Khí tức trong người nàng còn đang liên tục không ngừng tăng trưởng, trong thời gian ngắn luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện này như căn bản không có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này, không gian hơi dập dờn, một bóng người huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện bên cạnh kén xanh, khí tức của hắn vô cùng cường đại, vẻ mặt thu liễm, chính là Bùi Lăng.

Khuôn mặt Bùi Lăng bình thản không chút gợn sóng, sau khi tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" không do dự chút nào, quanh người lập tức tràn ra [Minh Thiên Chi Vụ] đậm đặc như thực chất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên".

Chỉ một thoáng, tất cả thăm dò ngoại giới, tất cả lối đi, liên hệ với "Tiểu Tự Tại Thiên" đều bị bóng tối ngăn cách.

Sau đó, thân hình khuôn mặt hắn biến hóa một trận, trong chớp mắt đã hóa thành giống Dược Thanh Anh như đúc.

Hắn duỗi một cánh tay ra phía trước, toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên"

lập tức coi hắn như chủ nhân chân chính, mở ra một con đường rộng rãi thông hướng ngoại giới trong hư không, cỏ cây sum suê ven đường đều hơi cúi đầu như đang thăm hỏi.

Bùi Lăng bước ra một bước, bước vào lối đi.

Ngay sau đó, hắn và lối đi đều biến mất không thấy gì nữa.

Trong "Tiểu Tự Tại Thiên", vạn vật phát sinh, Dược Thanh Anh trong vô số dây leo quấn quanh vẫn đang chuyên tâm tu luyện.

Không hề phát hiện Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện và rời đi.

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Phía trên hồn đăng hội tụ thành đại dương mênh mông: "Phục Cùng" tổ sư đang nhắm mắt tu luyện trong bức tranh ảm đạm đột nhiên nhướn mày, lập tức mở hai mắt ra, nhìn lại nơi nào đó trong hư không.

Hắn ta từng khóa chặt "Tiểu Tự Tại Thiên", lại bị một luồng lực lượng quen thuộc cưỡng ép cắt đứt!

Là Bùi Lăng!

Tu vi chưa Đại Thừa, lại đã có thể nhẹ nhõm phá giải thủ đoạn của hắn ta...

Trong lòng ngạc nhiên, đồng thời "Phục Cùng" tổ sư nhanh chóng khẽ gật đầu, thực lực hiện tại của Bùi Lăng càng mạnh càng tốt!

Một gốc tiên dược nội tình thâm hậu, khí vận hưng thịnh vốn đã khó giành được, nhưng không sánh bằng nhân quả của một người dẫn đường tiên lộ tâm mươi mốt kiếp!

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" tiếp tục tham ngộ tiên thuật, không tiếp tục để ý biến cố lần này.

Bức tranh lại không có bất kỳ động tình gì nữa, tiếp tục ẩn vào hư không.

Trong Truyền Thừa điện khôi phục ảm đạm, chỉ có hồn đăng cuồn cuộn, ánh sáng uốn lượn.

Lưu Lam hoàng triều.

Trong dãy núi bên ngoài Lam Kinh ngàn dặm.

Long Bá Chiến Vương ngồi xếp bằng trong thung lũng, nhắm mắt không nói.

Bỗng nhiên, một lối đi tràn đầy khí cỏ cây trong trẻo mở ra phía trên không trung chếch hắn ta.

Long Bá Chiến Vương lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt vừa chạm đến lối đi đột ngột xuất hiện kia, đã cảm thấy linh khí tràn trề xen lẫn khí tức dược liệu khó mà tính toán đập vào mặt mà tới.

Là "Tiểu Tự Tại Thiên"!

Khuôn mặt Chiến Vương lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, ngay sau đó hắn ta thấy một bóng dáng áo xanh xuất hiện trước mặt hắn ta.

Bóng dáng này tóc bạc rối tung như ánh trăng, đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy, khuôn mặt nàng trong sáng xinh đẹp, hai đầu lông mày đầy vẻ tươi đẹp ngây thơ, chính là Dược Thanh Anh!

Long Bá Chiến Vương lập tức đứng dậy, theo động tác của hắn ta, cả vùng đột nhiên chấn động, thung lũng nứt ra, suối nước đứt đoạn, phi cầm tẩu thú sợ bay vô số.

Dường như trong dãy núi, cuối cùng đã chọn ra chủ phong chân chính, Chiến Vương đứng lên vô cùng cao lớn như một ngọn núi cô độc, xuyên thẳng mây xanh.

Hắn ta và bóng áo xanh trong không trung nhìn nhau, khẽ gật đầu coi như thăm hỏi, sau đó tiếng nói như sấm: "Dược tiên nữ!

Ta là người Long Bá tộc, lần này ở xa tới, đa tạ ngươi bằng lòng gặp mặt."

Bóng dáng áo xanh bình tĩnh nhìn hắn ta, không nói một lời.

Thấy thế, Long Bá Chiến Vương cũng không trì hoãn, nói thẳng ý đồ đến: "Ta có một chuyện muốn nhờ."

"Yêu Đế Thanh Yếu ngày giờ không nhiều."

"Hắn muốn truyền vị trí Yêu Đế cho ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không?"

Vừa nói xong, bóng dáng áo xanh trực tiếp gật đầu.

Long Bá Chiến Vương khẽ giật mình, Dược Thanh Anh trực tiếp đồng ý?

Việc này thật đơn giản!

Suy nghĩ xoay chuyển, Chiến Vương cảm giác như có chỗ nào không đúng, nhưng thần niệm của hắn ta lập tức đảo qua trên người Dược tiên nữ, không thấy có vấn đề gì, lúc này cũng không nghĩ nhiều trực tiếp nói: "Đã vậy, kính xin ngươi lập tức theo ta tiến về Thanh Yếu sơn."

Bóng dáng áo xanh bước ra một bước, xuất hiện trên vai Long Bá Chiến Vương.

Long Bá Chiến Vương không do dự, trực tiếp cất bước, lôi đình ầm ầm nhanh chóng bước đi trong Thanh Yếu sơn.

Thanh Yếu sơn.

Bên cạnh vực sâu, hơi khói thướt tha, rất nhiều đám cây cỏ đón gió rêu rao, lặng yên không tiếng động bao trùm vùng đất hoang vu.

Một đám hươu yêu dìu già dắt trẻ, vừa cảnh giác xung quanh vừa cúi đầu gặm nuốt mầm lá xanh nhạt.

Đột nhiên, mặt đất run lên bần bật.

Chương 2534: Thanh Yếu sơn

Mấy con hươu non đang đùa giỡn với nhau suýt ngã sấp xuống, sau khi đứng vững hốt hoảng nhìn quanh.

Hươu cái dùng miệng đẩy con hươu non đến dưới bụng, cũng hoảng sợ nhìn ra xa.

Bịch!

Lúc này, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất chấn động càng mạnh hơn.

Cỏ cây run rẩy, đất rung núi chuyển như có quái vật khổng lồ gì đang lại gần bên này.

Hươu yêu không do dự chút nào, lập tức vung ra bốn vó, nhanh chóng chạy trốn.

Trong giây lát, một bóng dáng cao lớn như ngọn núi xuất hiện ở chân trời.

Màu da của hắn ta cổ đồng, nguy nga trong mây.

Dãy núi liên miên cùng sông rộng cuồn cuộn ở trước mặt hắn ta như là vũng bùn cái hố trên đường đất sau cơn mưa to, tùy ý bước ra một bước đã đi qua sơn thủy.

Chính là Long Bá Chiến Vương!

Lúc này, trên bả vai hắn ta có một bóng xanh đang đứng, tóc bạc như nguyệt, mắt xanh như thúy, khí tức tỉnh khiết lại tươi đẹp như chưa hề dính sự phức tạp và dơ bẩn của trần thế.

Thấy mình lại đi vào Thanh Yếu sơn, ánh mắt Bùi Lăng cực kỳ bình tĩnh.

Bây giờ hắn còn đang trong hệ thống uỷ thác, không thể làm ra bất kỳ động tác gì.

Chỉ có điều, hiện tại hắn đã kéo dài lâu như vậy không tiến hành một trận đạo kiếp, vị tiên nhân hạ giới kia vẫn không có ý ra tay với hắn, khiến hắn hoàn toàn yên lòng.

Xem ra tình huống tiên nhân kia tạm thời không cần lo lắng.

Chờ hắn độ xong tất cả đạo kiếp, sau đó đưa việc Tô Ly Kinh phả hỏng phong ấn bản tôn ý chí Chân Tiên cho tiên nhân, xem có thể thu được mấy môn tiên thuật uy năng cường đại hơn nữa còn không cần tiền từ chỗ tiên nhân hay không...

Từ một mặt nào đó, tiên nhân tuân thủ thiên điều một cách nghiêm chỉnh, tiên thuật trên tay chắc chắn không làm trái thiên cương, hắn có thể yên tâm sử dụng!

Ngoại trừ cái đó ra, cũng đúng lúc hỏi thăm tiên nhân rất nhiều vấn đề liên quan tới Phù Sinh kỳ cục, liên quan tới phi thăng, liên quan tới tiên giới.

Nhìn như vậy, phong ấn Đọa Tiên dẫn động tiên nhân hạ giới, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu...

Lúc này, Long Bá Chiến Vương chạy tới bên cạnh vực sâu, toà này vực sâu khí tức còn cực kỳ mới mẻ, quy mô của nó khổng lồ, lấy dáng vẻ cao lớn của Long Bá Chiến Vương, phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ đối diện.

Trong vực sâu, đao ý lạnh thấu xương lại có đủ loại pháp tắc xen lẫn, khí tức hỗn loạn, quấn quanh ngưng tụ thành sương mù màu tro đen, lượn lờ bốc lên.

Long Bá Chiến Vương nhìn vực sâu, tiếng nói ầm vang như sấm:

"Ý"

"Đây là dấu vết lưu lại sau trận đại chiến của Bùi Lăng và Yêu Đế:

"Có thể giao thủ cùng Yêu Đế, lại ung dung thoát thân, thực lực tiểu bối này cũng là mạnh nhất nhân tộc thời đại này."

"Lần Phù Sinh kỳ cục này, hy vọng thành công rất lớn..."

"Dược tiên nữ, ngươi có muốn tham gia Phù Sinh kỳ cục lần này?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đây là một trong những chiến trường lúc trước mà hắn và Yêu Đế đại chiến.

Vực sâu mới giống vậy cũng có rất nhiều ở Thanh Yếu sơn.

Nhưng sở dĩ có thể hình thành nơi tụ tập đông đảo như thế, ngoại trừ hai nơi do hắn và Yêu Đế giao thủ tác động đến, cái khác đều là đạo kiếp gây nên.

Lần này Long Bá Chiến Vương muốn mời sư tôn Dược Thanh Anh kế thừa vị trí Yêu Đế, đây nhất định là ý của Yêu Đế.

Chắc hẳn sau khi đại chiến của hắn và Yêu Đế kết thúc, Long Bá Chiến Vương đã đi gặp Yêu Đế...

Trên thực tế, trước đó hắn và Yêu Đế đại chiến, Yêu Đế đã từng đề nghị muốn truyền vị trí Đế Tôn yêu cho hắn. Chỉ có điều, yêu cầu ngay lúc đó của Yêu Đế là để hắn bỏ qua thân người, hóa thành yêu tộc.

Trước tạm không nói tôn nhục thân này của Bùi Lăng, ba kiếp Thiên Đạo Trúc Cơ, nhất phẩm Kim Đan, thượng phẩm Tiên Anh, vạn kiếp Hóa Thần, đại đạo Phản Hư, ba đạo Hợp Đạo... Đã là một tôn đạo thể mạnh nhất phương thế giới này.

Dù hắn không có nội tình thâm hậu như này, cũng không thể không làm người cho tốt, lại đi làm một đầu yêu!

Bây giờ nhân tộc Bàn Nhai giới cường thịnh như vậy, khí số nhân tộc như mặt trời ban trưa, rất nhiều dị tộc thiên phú thần thông cường đại lại âm thầm bóp cổ tay thở dài chưa thể sinh ra là nhân tộc... Bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào cũng không thể đồng ý yêu cầu như vậy!

huống chi, hiện tại hắn đã đi đến tiên lộ, sắp có thể thành tiên, tạm thời thay đổi đạo thể, chẳng phải là tự phế tiên đồ?

Cho dù vị trí Yêu Đế có tốt, cũng không thể hơn cả thành tiên!

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lại không nhúc nhích đứng trên vai Long Bá Chiến Vương, mặc cho váy xanh đón gió phiêu diêu, không có bất kỳ đáp lại gì.

Thấy "Dược Thanh Anh" vẫn trầm mặc, Long Bá Chiến Vương cũng không nói thêm nữa.

Bịch... Bịch... Bịch...

Trong tiếng vang đất rung núi chuyển, hắn ta tiếp tục đi tới.

Từng dãy núi vẻ đẹp không đồng nhất như nước chảy xuôi dưới chân Long Bá Chiến Vương.

Thỉnh thoảng có dãy núi sát đầu gối, bả vai, đầu, thậm chí che cả thân thể của hắn ta... Trong lúc này, bọn họ đã đi qua vực sâu, khí tức lôi đình còn sót lại trong vực sâu vẫn dày đặc, bên cạnh vực sâu có rất nhiều cỏ cây mới mọc, thậm chí xuất hiện hệ lôi đặc thù.

Chương 2535: Di tích hồng hoang

Ven đường vô số phi cầm tẩu thú hoảng sợ chạy tứ tán, nơi đi qua rất ồn ào.

Long Bá Chiến Vương trông như cất bước bình thường nhưng tốc độ cực nhanh.

Không lâu sau, hắn ta tiến vào chỗ sâu trong Thanh Yếu sơn.

Đồi núi nơi này càng thêm nguy nga hùng tráng, dòng sông cũng càng tĩnh mịch rộng rãi.

Tiếng nước cuồn cuộn trùng điệp, qua lại giữa dãy núi trùng điệp, quanh co khúc khuỷu, nguồn xa, dòng chảy dài.

Khác với bên ngoài Thanh Yếu sơn, rõ ràng yêu tộc nơi đây nhiều hơn, gần như mỗi một ngọn núi đều có yêu khí dày đặc ngưng kết, xông lên trời không như cột khói.

Hơn nữa, yêu tộc nơi này có khí tức mạnh hơn, phát hiện Long Bá Chiến Vương đi ngang qua cũng không hoảng sợ bỏ chạy.

Phần lớn yêu tộc chỉ tránh đường, chợt tiếp tục việc của mình.

Thậm chí có một đầu trường xà to lớn, lúc co lại như núi cao, cả người có màu sắc lộng lẫy, đầu mọc bảy sừng, quanh người có độc chướng quanh quẩn như mây mù vùng núi, nó chặn đường đi nằm ngáy o o, mặc cho mặt đất lay động, từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ.

Long Bá Chiến Vương liếc mắt từ đằng xa, không nói gì, trực tiếp đi đường vòng.

"Tuyết Hồ tộc, Cửu Mệnh Miêu, Kim Ô tộc, Phệ Không Mãng..."

"Thanh Yếu sơn rất lớn, cho dù so sánh số lượng yêu tộc với đệ tử chín môn phái lớn, cũng không tính ít"

"Chỉ là thiếu đại yêu chân chính..."

Nhìn qua những yêu tộc vẻ mặt tự nhiên, ung dung lui tới kia, trong lòng Bùi Lăng nghĩ đến, hôm nay tới Thanh Yếu sơn rất khác biệt với lần trước.

Thái độ của người nơi đây với Long Bá Chiến Vương, hoàn toàn khác với nhân tộc.

Đứng trên vai Long Bá Chiến Vương nhìn Thanh Yếu sơn, dường như không còn là nơi nguy hiểm gì nữa, mà là một thế ngoại đào nguyên rời xa ồn ào...

Bịch... Bịch... Bịch...

Trong tiếng kinh thiên động địa, Long Bá Chiến Vương tiếp tục đi tới.

Theo hắn ta cất bước, sơn thủy xung quanh lại nhanh chóng lùi VỀ sau.

Ngọn núi càng ngày càng cao lớn, thậm chí thể xác như hắn ta cũng dần bị bao phủ trong bóng núi non cao lớn xinh đẹp.

Thời gian trôi qua, bóng mặt trời ngả về tây.

Hoàng hôn mờ nhạt đặc biệt chiếu xuống, Long Bá Chiến Vương đi tới một mảnh hoang vu.

Vùng bỏ hoang này không hợp với sơn thủy sum suê thanh thúy tươi tốt xung quanh, nó bao la rộng rãi lại bao phủ một tầng sương mù máu mịt mờ, xa xa hình dáng mơ hồ, làm người ta không thể nhìn thấy điểm cuối.

Huyết vụ tĩnh mịch, trên vùng hoang vu không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh cơ gì.

Long Bá Chiến Vương nhanh chân đi vào huyết vụ, sau đó dừng lại, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát!

Một loại khí tức cường đại cổ xưa, lâu đời, nặng nề, túc sát lại lộ ra sự bi thương như vô tận tùy ý tản khắp, huyết vụ lập tức ầm vang biến hóa, tất cả huyết sắc lao tới từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cánh cửa ra vào huyết sắc to lớn.

Cánh cửa này cao lớn nguy nga, cho dù là hình thể Long Bá Chiến Vương cũng không cần cúi đầu, có thể ung dung đi vào.

Trong cửa ra vào có khí tức Huyết Sát vô tận sôi trào mãnh liệt, lại cuồn cuộn bi tráng như sóng to gió lớn, cuồn cuộn không ngớt.

Vẻ mặt Long Bá Chiến Vương bình tĩnh, dẫn theo Bùi Lăng bước vào trong đó.

Huyết sắc xung quanh tràn ngập, như đi vào một đầu huyết hà to lớn.

Sau giây lát, huyết sắc lặng yên tần đi, trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh thiên địa khó có thể tưởng tượng.

Cổ lão, cổ xưa, tàn tạ... Khí tức khác hẳn với Bàn Nhai giới hiện tại, cứ như đã trú lưu trong vô số năm tháng trước đó.

Nhìn từ thị giác của Bùi Lăng, trước mắt cũng là một vùng bỏ hoang.

Trong tầm mắt hoang vu sa sút như bị lực lượng gì đó rút sạch tất cả sinh cơ và khí phách.

Ở điểm cuối của vùng bỏ hoang là một gốc cự mộc tán cây khổng lồ.

Cự mộc có khí thế che trời, trên đó treo từng đống, vì khoảng cách xa xôi không thấy rõ chi tiết.

Cơn gió dài không biết thổi tới từ chỗ nào, trùng điệp, dấy lên cát bụi đầy trời, càng có vẻ thê lương.

Long Bá Chiến Vương không dừng lại, cất bước đi đến phía dưới gốc cự mộc kia.

Theo hắn ta tiến lên, Bùi Lăng dần thấy rõ ràng gốc cự mộc kia, nó cũng không mọc trên đất bằng, mà nó mọc thẳng tắp ra từ một tòa vực sâu vô cùng tĩnh mịch, căn bản không thấy đáy, cao ngất chọc mây, tán cây tỏa ra xung quanh.

Cho dù tất cả thân cành đều đã khô héo, khí tức cổ xưa như căn bản không thuộc về thời đại này vẫn truyền ra khí phách vô cùng cường đại.

Phía trên cự mộc không có chút mầm lá nào, chỉ có quan tài từng đống như mai táng một thế giới, hay là một chủng tộc.

Sự bi ai dày đặc như thực chất, quanh quẩn giữa toàn bộ thiên địa.

Bịch... Bịch... Bịch...

Tiếng bước chân ầm ập như lôi đình, từng bước một vang vọng nơi đây, ngoại trừ cái đó ra không còn chút tiếng vang nào nữa, tĩnh mịch làm người ta buồn bực.

Phía trên Tâm Mộc, một đầu Thanh Loan nghi lại trên cành cây, lông vũ hoa mỹ chiết xạ ngàn vạn ánh sáng, Loan Điểu mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như điện, trong nháy mắt khẽ lướt qua trên người Long Bá Chiến Vương, chợt dừng lại trên người Bùi Lăng.

Trong nháy mắt, khí tức Yêu Đế nhét đầy phương thế giới này, thần niệm khổng lồ như sóng to gió lớn, trong chớp mắt đã đảo qua vô số lần ở trên người Bùi Lăng.

Chương 2536: Di tích hồng hoang (2)

Ánh mắt Bùi Lăng bình tĩnh, với tu vi hiện tại của hắn, đã không phải sợ Yêu Đế.

Dù lớp ngụy trang bại lộ, cũng không cần lo lắng sinh tử!

Chẳng mấy chốc, Thanh Loan thu tầm mắt lại, lại không phát hiện "Dược Thanh Anh" có vấn đề gì giống với Long Bá Chiến Vương trước đó.

Ngay sau đó, nó nhìn về phía Long Bá Chiến Vương, cũng không hồi đối phương dùng cách gì đưa "Dược Thanh Anh" tới, nói thẳng: "Ngươi làm cực kỳ tốt!"

"Từ trước đến nay bản đế tuân thủ hứa hẹn, hiện tại sẽ cho ngươi mượn lực lượng."

Nói xong, nó khép hai mắt lại, bên trong Tâm Mộc lập tức xuất hiện một tia sinh cơ yếu ớt, sau đó bắt đầu nhanh chóng xói mòn.

Nhưng chẳng mấy chốc đã dừng xói mòn, một bộ quan tài khổng lồ phía trên Thanh Loan đột nhiên mở ra, chưa thấy tình hình bên trong trong khe hở, đã có ngọn lửa vàng ròng chiếu sáng phương thiên địa này.

Một điểm ngọn lửa như ngôi sao kia lại có khí thế ngập trời, dường như một đốm lửa đã đủ để thiêu đốt toàn bộ thế giới!

Bùi Lăng lập tức nhận ra, đây là bộ thể xác Kim Ô kia của Yêu Đế!

Lúc ấy bộ thể xác này bị hắn lấy Cửu Phách Đao đánh trọng thương, nhưng nhìn dáng vẻ này, nguyên khí của nó đã hoàn toàn khôi phục!

Ngay sau đó, quan tài hoàn toàn mở ra, một đầu Tam Túc Kim Ô mang theo ngọn lửa vàng cuồn cuộn bay lên cao, thể xác hoàn mỹ không một tì vết, mỗi một sợi lông vũ đều rèn luyện trong ngọn lửa vàng ròng tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như trước đó căn bản không chịu bất cứ thương tổn gì.

Kim Ô giương cánh, bay về phía Long Bá Chiến Vương.

Long Bá Chiến Vương lập tức nhắm hai mắt lại.

Ngọn lửa vàng ròng cuồn cuộn lên theo hành động của Kim Ô, trong nháy mắt chiếu rọi nửa bầu trời, chiếu rọi vùng đất hoang vu vắng lặng này thành màu đỏ vàng nóng bỏng.

Kim Ô nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã tới trước mặt Long Bá Chiến Vương, ngay lúc sắp chạm đến đối phương đã hóa thành một chùm ngọn lửa vô cùng loá mắt, ầm vang đụng vào mỉ tâm của hắn ta!

Mi tâm Long Bá Chiến Vương lập tức bộc phát ra một ánh sáng mạnh chói mắt như mặt trời nổ tung, toàn bộ phương thiên địa này đều bị ánh sáng trắng mênh mông tràn ngập, không thấy rõ bất kỳ sự vật gì.

Hồi lâu sau, ánh sáng này mới suy yếu một chút xíu, lộ ra bóng dáng Long Bá Chiến Vương.

Lúc này toàn bộ thể xác Chiến Vương đều dấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng ròng.

Ngọn lửa này mãnh liệt nhảy lên, bám vào trên dưới cả người hắn ta nhưng không làm hắn ta bị thương chút nào.

Trên mi tâm hắn ta có thêm một phù văn phong cách cổ sơ, hắn ta như mặt trời, lúc lấp lánh tất cả làn da lộ ra bên ngoài của Chiến Vương đều hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu vàng, những đường vân này giăng khắp nơi, vô cùng phức tạp, cuối cùng đều chui vào mặt trời trên mi tâm của hắn ta.

Như là nguyên một khoảng hoa văn lấy mặt trời làm trung tâm, tràn đầy khí tức quang minh hừng hực.

Lúc này, khí tức Long Bá Chiến Vương cùng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, dã man, cường đại, hùng tráng... Hắn ta đứng ở nơi đó như một đầu hung thú to lớn, ngang ngược kinh khủng.

Trong lòng Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, trước đó Long Bá Chiến Vương này mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ là một vị dị tộc Độ Kiếp kỳ.

Hơn nữa khí tức hắn ta suy bại, chưa hẳn có thể so sánh với tu sĩ Hợp Đạo hậu kỳ chín tông.

Nhưng bây giờ... Khí tức của Chiến Vương vô cùng cường thịnh, lại trực tiếp vượt qua Độ Kiếp kỳ, trở thành dị tộc Đại Thừa kỳ!

Khí tức vốn không ngừng suy vi cũng biến thành khí thế hừng hực, cứ như mặt trời lên cao Dường như một người sắp già, lập tức về thời đỉnh phong tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng!

Lúc này, Thanh Loan lại mở miệng: "Lực lượng này là cho ngươi mượn."

"Nếu lần này ngươi có thể thành tiên, sau khi phi thăng sẽ nợ yêu tộc Thanh Yếu một cọc nhân quả."

"Tương lai nếu yêu tộc Thanh Yếu có nguy cơ diệt vong, dù phải làm trái thiên điều, cũng nhất định phải hạ giới tới cứu!"

"Nếu ngươi thành tiên thất bại..."

"Phần lực lượng này sẽ trở về Thanh Yếu sơn một lần nữa."

Long Bá Chiến Vương khẽ gật đầu, tiếng nói như sấm: "Được!"

"Đa tạ Đế Tôn."

"Tiếp theo ta phải dung hợp lực lượng Kim Ô thật tốt, không làm phiền yêu tộc Đế Tôn giao tiếp."

Thanh Loan không nói nữa.

Long Bá Chiến Vương quay người rời đi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đạp không mà đứng, yên tĩnh nhìn qua Thanh Loan.

Tiếng bước chân như lôi đình dần đi xa, chẳng mấy chốc bóng dáng Chiến Vương biến mất không thấy gì nữa.

Phương thiên địa này vạn vật tĩnh mịch, chỉ có Bùi Lăng và Thanh Loan cách không nhìn nhau.

Đôi mắt Thanh Loan như dao nhìn qua Bùi Lăng, bình tĩnh hỏi:

"Dược Thanh Anh, ngươi có bằng lòng trở thành Đế Tôn Thanh Yếu, chấp chưởng yêu tộc?"

Bùi Lăng lập tức gật đầu.

Thấy "Dược Thanh Anh" đồng ý kế thừa vị trí Yêu Đế, Thanh Loan không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, trực tiếp nói: "Ba ngày."

"Ô chỗ này ba ngày:

"Giữa trưa ba ngày sau, tổ chức đại điển Yêu Đế kế vị."

"Trong thời gian này, ngươi ở lại Ngu Uyên tu luyện."

"Nơi đây là di tích hồng hoang, càng thích hợp cho ngươi sinh trưởng hơn Tiểu Tự Tại Thiên."

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại gật đầu, sau đó trực tiếp nghênh ngang bay đến chiếc quan tài Kim Ô kia, vung tay lên đậy kín nắp quan tài.

Chương 2537: Ván cờ hung cát

Trong quan tài, khí tức lửa mặt trời do Kim Ô lưu lại còn vô cùng nồng đậm, theo nắp quan tài khép lại, lập tức tranh nhau chen lấn đến chỗ Bùi Lăng.

Hệ thống lập tức thao túng thân thể Bùi Lăng, bắt đầu tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết].

Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Loan cũng không quá để ý.

Hắn ta đã quan sát vị hậu bối Dược Thanh Anh này mấy ngàn năm.

Thực lực hiện tại của nàng có thể còn kém một chút, nhưng phẩm hạnh tuyệt đối không có vấn đề!

Truyền vị trí Đế Tôn yêu tộc cho vị hậu bối này, hiện tại điều duy nhất hắn ta phải làm là bồi dưỡng nàng thành vô địch thiên hạ trước khi mình thật sự đi đến cuối cùng!

Nghĩ tới đây, Thanh Loan lập tức tiếng nói réo rắt: "Ba ngày sau, tất cả yêu tộc đều đến Ngu Uyên!"

Giọng nói này như chuông khánh lượn lờ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Cửu Nghi sơn.

Bí địa.

Phía dưới núi cao, đỉnh cao ba chân yên tĩnh đứng sừng sững.

Chiếc đỉnh lớn này cao khoảng trăm trượng, xung quanh điêu khắc hoa văn lôi mây, lại có vô số nhân tộc canh tác, đi săn, công phạt, xây thành trì, dệt làm... Cùng đủ loại đồ án điêu khắc trên đó.

Núi cao chắn trước mặt đại đỉnh này nhỏ bé như một hạt.

Hiện tại, trong đỉnh cắm đầy tế hương ngũ sắc, linh hỏa đốt cháy, mây khói lượn lờ, khí tức mát lạnh cay đắng nhanh chóng tản khắp.

Hương này lấy trăm ngàn được liệu và khoáng thạch luyện chế thành, sau khi thiêu đốt hương vụ xoay quanh lên cao, bao phủ vách đá cao và dốc từng chút một.

Nham thạch kiên cố thẳng đứng ngàn trượng, mặt trước gồ ghẻ nhấp nhô, không có một ngọn cỏ, đều là sắt đá khó đạt đến.

Trên những nham thạch kiên cố này điêu khắc từng bóng dáng thanh nhàn.

Rất nhiều bóng dáng đều nhìn ra ngoài, có anh khí bừng bừng phấn chấn, có dần dần già đi, có vẻ ngoài như hài đồng, có thường thường không có gì lạ, có xinh đẹp như hoa... Bọn họ hoặc dắt trâu rong chơi dưới rừng, hoặc cầm sáo khoan thai trong đình, hoặc bẻ hoa cười ném chu lâu, hoặc thả câu bên khe suối... Điều duy nhất tương tự là gần như tất cả bóng dáng đều khí tức bình thản yên tĩnh, như có cùng nguồn gốc với núi rừng quanh mình, không có chút không hài hòa nào.

Trên đỉnh núi cao nhất, có một bóng lưng mơ hồ đã khó mà phân biệt.

Bóng lưng đạo sĩ kia dùng trâm cài tóc hơi có vẻ qua loa, tay áo bồng bềnh như muốn quay về theo gió, hoàn toàn biến mất khỏi vách đá này.

Tế hương cháy hừng hực, mây khói càng có về cuồn cuộn.

Cứ như thanh tước tung bay, cả tòa vách đá nhanh chóng mờ mịt.

Tất cả pho tượng tiến vào trong sương mù như có cảm giác, trong lúc mơ hồ càng thêm linh động.

Một bộ đạo bào xanh đen đạp không mà đứng, đứng trước đại đỉnh đưa tay quá đầu, đạo bước khom lưng, lại lấy một cách cực kỳ cổ xưa huyền diệu đạp không mà múa.

Hư không im ắng, chỉ có hương vụ thướt tha tràn ngập, quay quanh bốc lên như là bạn nhảy.

Loại vũ đạo này cũng không kịch liệt, mỗi một động tác đều tràn đầy cảm giác trang trọng trang nghiêm, khác biệt một trời một vực với trước đó, như trở về từ trong năm tháng cổ xưa.

Đạo bào xanh đen đón gió bay lượn, trong lúc xoay múa có thể thấy hắn ta mi dài mắt sáng, dáng người thẳng tắp, trông như thiếu niên nhưng sợi tóc tuyết trắng, đôi mắt thâm trầm cũng trải qua vô số năm tháng, khí tức quanh người dửng dưng đạm bạc, cùng gió, cùng nước, cùng cây cối hoa cỏ... Như hòa làm một thể, tươi mát mà mạnh mẽ.

Hắn ta đã tiến hành trận tế múa này bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Ba ngày cúi đầu, bảy ngày khẽ múa, chín ngày đốt hương... Toàn bộ quy trình, hắn ta đều vô cùng thành thạo.

Chỉ có điều, trên vách đá dựng đứng trước mặt hắn ta, ngoại trừ một chút linh cơ hội tụ, không có bất kỳ biến hóa nào.

Vẻ mặt bóng người xanh đen bình tĩnh, chưa từng lộ ra chút vội vàng xao động nào.

Một trận tế múa kết thúc, hắn ta gọi đến thanh tuyển rửa tay, nhắm mắt tập trung giây lát, lại đứng dậy múa.

Lần này, hắn ta khó khăn bước qua mấy nhịp, lập tức trong lòng có cảm giác, ngưng thần nhìn về phía nơi nào đó bên trên.

Cách sương mù đậm đặc, mơ hồ có thể thấy được tất cả pho tượng không có chút động tác nào, nhưng toà vách đá này lại như "sống".

Sinh cơ bồng bột đập vào mặt!

Nơi đây vốn dư thừa linh cơ, lại tiến thêm một bước nồng đậm, vô số cỏ cây bình thường không gió mà bay như sinh ra linh trí trong nháy mắt này.

Đột nhiên, bóng dáng trên vách đá dựng đứng hơi chao đảo một cái.

Cảnh vật, tất cả sắc thái xung quanh lập tức rút đi, toàn bộ phương thiên địa này hóa thành một mảnh không gian hỗn độn.

Cùng lúc đó, một luồng khí tức mờ mịt, cao xa tràn trề giáng xuống!

Đây là khí tức "Tiên"!

Cho dù bóng người xanh đen đã là cảnh giới Đại Thừa, cũng lập tức cảm thấy uy áp kinh khủng, cuồn cuộn giáng xuống!

Dù hắn ta là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp vẫn không thể nhìn thẳng, không thể thừa nhận, không do dự chút nào, hắn ta lập tức dừng vũ đạo, thu hồi ánh mắt nhìn về phía vách đá, cúi đầu hành lễ: "Đệ tử hậu bối Tượng Tái, cung thỉnh tổ sư tiên an!"

Trên vách đá dựng đứng, bóng dáng sắp già kia tiếng nói xa xăm:

"Đã sắp mở ra Phù Sinh kỳ cục?"

"Tượng Tái" cung kính nói: "Hồi tổ sư, đúng vậy!"

Chương 2538: Ván cờ hung cát (2)

Vị trước mặt là tổ sư Cửu Nghi sơn phi thăng tiên giới trong lần mở ra Phù Sinh kỳ cục lúc trước đó: "Tiêu Chinh"!

Chín tông đều có thủ đoạn giao tiếp với thượng giới, chỉ là mỗi lần phàm tiên đưa tin đều phải trả cái giá cực kỳ đắt đỏ, đồng thời cần trả bằng tất cả khí số của bản thân, vì vậy chỉ có đến trước khi mở ra tiên lộ, các tông mới có thể liên lạc với thượng giới.

Bởi vậy, mặc dù hiện tại "Tượng Tái" còn chưa mở miệng: "Tiêu Chinh" tiền bối đã biết ý đồ của hắn ta.

"Tiêu Chinh" nhanh chóng nói: "Thiên điều sâm nghiêm, tiên không tiếp cùng phàm."

"Dù cho là hậu bối đồng môn của ta, cũng không thể quá thiên vị.

"Hiện tại ngươi chỉ có thể hỏi một việc, ta sẽ cố gắng trả lời kỹ càng."

"Tượng Tái" gật đầu, lập tức nói: "Bẩm tổ sư, lần này tứ tông ma môn kết nối với thượng giới hỏi tiên thuật."

"Đến lượt chính đạo ta đến đây thỉnh giáo vấn đề ván cờ."

"Lần này tông ta muốn hỏi hung cát của ván cờ lần này."

Sương mù lượn lờ như núi mây biển sương, khuôn mặt thân hình "Tiêu Chinh" mơ hồ, chìm vào im lặng một thời gian, sau một lát mới nói: "Đại cát!"

"Tượng Tái" mặt không đổi sắc, lập tức lại hỏi: "Vì sao?"

"Tiêu Chinh" khẽ gật đầu, đây là cùng một vấn đề.

Sau đó hắn ta kỹ càng trả lời vấn đề này, hành động lần này cũng không xúc phạm thiên điều!

Trên thực tế, mỗi lần chín môn phái lớn kết nối với thượng giới, đều có thể hỏi thăm một vấn đề, hợp lại là chín vấn đề.

Vì có thể có được càng nhiều manh mối có lợi hơn, chín vấn đề này đã sớm bị chín tông nghiên cứu thuộc làu, mỗi vấn đề đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn trong ván cờ.

Thế là: "Tiêu Chinh" nói tiếp: "Mỗi một bàn Phù Sinh kỳ cục đều có liên quan với ván cờ."

"Phù Sinh kỳ cục lần trước nữa, người dẫn đường tiên lộ là Trọng Minh tông Hằng Tà."

"Ván cờ mà hắn rút được là mở ra trận chiến hồng hoang"

"Cuối cùng, hắn phi thăng thất bại, tất cả người trong ván cờ đó đều thân tử đạo tiêu."

"Không thể thông qua một ván cờ đó, ván cờ mà người chấp cở lần tiếp theo cần đánh, trên cơ bản đều là một ván cờ dang dở."

"Bởi vậy, Phù Sinh kỳ cục lần trước là điểm đại hung"

Nghe vậy: "Tượng Tái" nhướn mày, lập tức hỏi: "Phù Sinh cuộc cờ lần cũng là trận chiến hồng hoang?"

"Vậy lần này...

"Tiêu Chinh" khẽ lắc đầu, nói: "Không!"

"Lần đó chúng ta có thể phi thăng thành công, đương nhiên là rút trúng ván cờ khác!"

"Ván cờ lần đó là dị tộc uy áp thiên hạ, quyền thế địa vị như lửa lớn nấu dâu, nhân tộc suy vi như cỏ."

"Tình hình như vậy, rất có thể là vì người dẫn đường tiên lộ lần đó của chúng ta là Chú."

"Hắn không phải tu sĩ chín tông, không đi con đường thăng tiên của chín tông, thậm chí cũng không phải nhân tộc."

"Bởi vậy ván cờ trận chiến hồng hoang mới không tiếp tục kéo dài"

Nói đến dây: "Tiêu Chinh" lại nói: "Ván cờ đã xuất hiện, sẽ không xuất hiện lại trong chín vòng phi thăng tiếp theo."

"Ván cờ lần này sẽ sẽ không xuất hiện trận chiến hồng hoang nữa."

"Chỉ cần thực lực người dẫn đường không phải quá yếu, chắc sẽ rất thuận lợi."

"Tượng Tái" nghe vậy, trong lòng chắc chắn, không khỏi khẽ gật đầu, chợt nói: "Thực lực người dẫn đường lần này hẳn là số một trong các đời!"

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm!"

"Tiêu Chinh" không nói gì thêm nữa, linh cơ trên vách đá dựng đứng lặng yên rút đi.

Cùng lúc đó, tế hương trong đại đỉnh đột nhiên tăng tốc thiêu đốt, trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa bắn tung toé nhanh chóng đốt tế hương đầy đỉnh thành tro tàn.

Ngay lúc một đoạn tế hương cuối cùng trong đại đỉnh hóa thành tro bụi rì rào rơi xuống, phía dưới toàn bộ núi cao hiện ra một chút màu sắc, không gian hỗn độn giảm đi, cỏ cây mạnh mẽ, linh cơ dạt dào lại xuất hiện.

Lúc này, loại khí tức "Tiên" mờ mịt, cao xa kia đã hoàn toàn biến mất không thấy.

"Tượng Tái" bước ra một bước, rời khỏi bí địa.

Bóng dáng hắn ta lập tức xuất hiện trên một ngọn núi cô độc không đáng chú ý giữa núi non Cửu Nghi sơn trùng điệp, cơn gió mạnh phần phật, vạt áo tung bay: "Tượng Tái" quay đầu nhìn về phương hướng Lưu Lam hoàng triều, trực tiếp truyền âm nói:

"Đại cát!"

Lưu Lam hoàng triều.

Đế uyển.

Chỗ sâu.

Tế đàn năm màu đứng sừng sững giữa dãy núi, 99999 bậc thềm son khí tức cổ xưa, cho dù có phù văn Ích Trần, trong khe hở vẫn có chút hoa thơm cỏ lạ ương ngạnh sinh ra.

Dưới tế đàn, có người cổn miện trang nghiêm, tay nâng năm loại linh cốc được tuyển chọn tỉ mỉ, cánh tay cầm năm loại linh tửu đặc biệt nhưỡng, khí tức linh cốc và mùi rượu xen lẫn trong nghiêm nghị.

Từng đống miện châu che lấp khuôn mặt, chỉ thấy toàn thân uy nghi, cuồn cuộn mênh mông, ung mục long trọng.

Bên tai hắn ta đột nhiên vang lên giọng "Tượng Tái": "Đại cát!"

Thái Thượng Hoàng Chung Quỳ thị mở hai mắt ra, trong chốc lát như có lôi điện chiếu sáng trời cao, hắn ta khẽ gật đầu nhìn về phía tế đàn nguy nga trước mặt.

Nếu kết quả của Cửu Nghi sơn là đại hung, sau đó hắn ta cần phải hỏi về ván cờ...

Hiện tại, ván cờ đại cát, vậy hắn ta sẽ hỏi lần này phi thăng nên lựa chọn phương giới thiên nào...

Dù sao, người dẫn đường tiên lộ lần này, Độ Kiếp kỳ đã có thể đánh một trận với Yêu Đế, cuối cùng hắn còn toàn thân trở ra từ trong tay Tầm Mộc... Dù là "Hằng Tà" lúc trước sáu mươi bốn kiếp dùng lực lượng cả tông, cũng để lại một cánh tay ở Thanh Yếu sơn!

Chương 2539: Vạn yêu đến châu

Nội tình như vậy, đợi sau khi Bùi Lăng Đại Thừa, chỉ sợ Yêu Đế dùng tới bản thể Tâm Mộc cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn!

Bởi vậy, ván cờ lần này, dù chỉ là tiểu cát cũng không quan trọng.

Nghĩ tới đây, Thái Thượng Hoàng Chung Quy thị tâm niệm vừa động, một cơn gió nhẹ bỗng nhiên sinh ra, vây quanh hắn ta một vòng, chỉnh lý y quan một lần nữa.

Chợt, hắn ta hơi ngẩng đầu, mang theo năm cốc năm rượu cất bước lên bậc thềm, chuẩn bị giao tiếp với thượng giới...

Ba ngày sau.

Mặt trời chậm rãi lên không.

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên vẫn hoang vu, Tâm Mộc cao ngất lên trời, tính cả rất nhiều quan tài trên đó là phong cảnh duy nhất nơi đây.

Cho dù hiện tại ngàn vạn yêu tộc hội tụ một đường, khí tức sinh linh như ngọn đuốc lấm ta lấm tấm lại vẫn không thể tách ra khỏi sự tĩnh mịch và bi thương lưu giữ ở nơi này từ hồng hoang.

Tất cả yêu tộc đến sau không cần phân phó, không nói bất kỳ điều gì, đều lấy tộc trưởng cầm đầu, dẫn dắt tất cả đồng tộc đến đây, tới trước Ngu Uyên nhìn phía trên Tầm Mộc xa xa, bối phận tộc trưởng trịnh trọng quỳ lạy tế tự.

Toàn bộ quá trình không người dẫn dắt, không người nhắc nhở, lại trật tự rành mạch.

Bái tế yêu tộc tiền bối xong mới lui cách bên cạnh Ngu Uyên, dựa theo thực lực bản tộc lựa chọn một mảnh đất nghi lại trên vùng đồng bằng bao la, kiên nhẫn chờ đợi.

Cỏ cây tỉnh yêu, hổ báo sài lang chỉ yêu, rắn hủy chỉ yêu... Những chủng loại bình thường này đều không dám tới gần, khi tiến vào gần Ngu Uyên sợ hãi dừng lại. Vị trí trung tâm là một vài yêu tộc huyết mạch khá đặc thù, ví dụ như Kỳ Tước, đây là một loại chim yêu như gà nhà, đầu bạc chân chuột hổ trảo, ở thời thượng cổ coi thịt người là thức ăn.

Lại có Kỳ Chủng như kiêu, độc trảo, đuôi heo, có thể tản ra ôn dịch.

Còn có Thạch Cúc, loại yêu tộc này tương tự khỉ nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cao khoảng thước nhưng thiên phú thần thông lại có thể hiệu lệnh đàn khỉ, mê hoặc nhân tộc, lấy não làm thức ăn.

Rất nhiều chủng tộc có thực lực địa vị tương tự chúng nó, như Thắng Ngộ, Thỉ Ma, Thục Hồ, Thử Thú, Sổ Tư, Thủy Hổ, Thương Hủy, Tủng Tư, Toan Dữ, Toái Xà, Thái Xã... Lúc này cả tộc có mặt, vùng đất trống vốn rộng lớn trong chốc lát yêu thủ nhốn nháo, chen vai thích cánh, có xu thế người đông như kiến.

Chỉ có điều, dù giữa đôi bên chen chúc như thế nào, tất cả yêu tộc đều cùng đứng ở phía trước nhất, yêu tộc gần Ngu Uyên nhất duy trì một khoảng cách tương đương, lúc nhìn về phía những yêu tộc này, toàn bộ cúi đầu cụp mắt, vô cùng cung kính.

Vạn yêu triều bái, có tư cách đứng ở phía trước nhất tộc đàn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tranh, Phỉ, Tu Xà, Cổ Điêu, Ngọc Tuyết Thiên Hồ, Cửu Mệnh Miêu... Trong tất cả yêu tộc đứng trước đó, chỉ có ba vị đối mặt với Tảm Mộc.

Tranh, Phỉ, Tu Xà.

Lúc này, bầy yêu đều hiện nguyên hình, Tranh như báo đỏ, năm đuôi độc giác, khuôn mặt hung lệ; Phỉ tương tự trâu, đầu bạc, một mắt, đuôi rắn, quanh người có dịch khí lượn lờ; Tu Xà khổng lồ như một dãy núi nguy nga, đầu mọc bảy sừng, thể xác lộng lẫy, có sương độc như núi lam bao phủ toàn bộ thân thể.

Ba loài này hữu ý hay vô tình phát ra uy áp cuồn cuộn, đều khiến chúng yêu tim đập nhanh.

Trong chốc lát, trên vùng quê vắng lặng im ắng.

Tất cả yêu tộc cũng hơi cúi đầu, không dám nhìn Thanh Loan phía trên Tầm Mộc.

Trong cảm giác của bọn nó, hình thể Thanh Loan có vẻ không lớn nhưng trong thân thể có lực lượng vô cùng cường đại, kinh khủng mênh mông.

Khí tức Đế Tôn tiêu tán ra từ bộ thể xác này, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Loại cổ xưa đến từ năm tháng xa xưa làm toàn bộ yêu tộc đều vô thức cảm thấy an tâm.

"Bái kiến Đế Tôn!" Mặt trời lên cao giữa trời, tất cả yêu tộc cùng nhau quỳ xuống, trịnh trọng cúi đầu với Thanh Loan phía trên Tầm Mộc.

Tiếng nói rộng lớn như dấy lên một luồng thủy triều vô hình trong phương thế giới cũ tĩnh mịch hoang vu này.

Đầu cành Tầm Mộc có vô số quan tài nhẹ nhàng lay động, va đập vào nhau phát ra tiếng động nặng nề như cổ nhạc.

Thanh Loan quan sát bầy yêu, ánh mắt sắc bén không vui không buồn, chỉ có sự bình tĩnh lắng đọng sau năm tháng lâu đời, hắn ta không hề nói nhảm mở miệng: "Từ hồng hoang cho tới nay, bản đế đã chèo chống yêu tộc vô số năm tháng,"

"Hiện tại thọ nguyên không lâu, thiên mệnh khó tiếp tục"

Phía dưới Tầm Mộc, tất cả yêu tộc vốn yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, đều cung kính lắng nghe khẩu dụ của Yêu Đế.

Nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

Dù cho là ba vị yêu tôn đứng ở phía trước nhất, trong mắt Tranh, Phỉ, Tu Xà cũng lộ ra vẻ hoảng hốt.

Tranh lập tức trầm giọng nói: "Đế Tôn, ngài không có khả năng chết!"

Thanh Loan không nhìn nó, giọng điệu cũng không thay đổi chút nào, tiếp tục nói: "Bản đế có thể vẫn, nhưng yêu tộc không thể không đế"

"Hiện có tiên thực Dược Thanh Anh tài đức nhiều mặt, nội tình thâm hậu, khí vận hưng thịnh, có thể bảo vệ tổ địa yêu tộc ta vạn thế"

"Từ nay về sau, vị trí Đế Tôn thuộc về Dược Thanh Anh!"

Chương 2540: Vạn yêu đến chầu (2)

Sắc mặt Tranh thay đổi, vốn vẻ mặt hung ác lại càng có vẻ ngang ngược: "Đế Tôn! Dược Thanh Anh là nhân tộc chỉ nô, sao có thể sánh ngang với Đế Tôn ngài..."

Còn chưa nói hết câu, khí tức Thanh Loan đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng!

Uy áp cường đại khiến Tranh không có sức phản kháng chút nào "bịch" quỳ xuống, hắn ta cúi rạp đầu xuống đất, mỗi một khối cơ bắp đều không ngừng run rẩy, cho dù dốc hết toàn lực giãy giụa cũng không thể nói ra một chữ.

Yêu tộc khác đều bị khí tức của Yêu Đế chấn nhiếp, nhao nhao phủ phục, nơm nớp lo sợ, mồ hôi đầm đìa.

Đôi mắt Thanh Loan trầm tĩnh như hoàn toàn không thấy cảnh này, lạnh lùng nói: "Bản đế không phải bàn bạc với các ngươi."

"Đây là mệnh lệnh của bản đế!"

"Chỉ cần các ngươi nghe lệnh là được!"

"Bắt đầu từ hôm nay, bản đế sẽ truyền vị trí Đế Tôn cho Dược Thanh Anh!"

Vạn yêu như sâu bọ bị bao bọc trong hổ phách, không thể động đậy, không thể phát ra tiếng, chỉ còn lại hai vị yêu tôn là Phỉ và Tu Xà, cố gắng duy trì còn có thể nói chuyện.

Hai vị yêu tôn này im lặng giây lát, Tu Xà khàn giọng mở miệng:

"Đế Tôn có lệnh, tất nhiên chúng ta sẽ tuân theo."

"Thế nhưng, sở dĩ Đế Tôn là Đế Tôn, là người mạnh nhất trong yêu tộc ta."

"Hôm nay Đế Tôn muốn truyền vị cho Dược Thanh Anh, tuy nàng là tiên thực vạn năm, nhưng mọi người đều biết cỏ cây tinh yêu không sở trường chiến đấu."

"Thực lực thấp, chỉ sợ không gánh vác nổi khí số tộc ta!"

"Trừ khi, nàng có thể đánh bại chúng ta, hơn nữa còn phải lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng như Đế Tôn."

"Chúng ta mới có thể nhận lệnh!"

"Nếu không, chúng ta thà rằng cùng tiến lùi với Đế Tôn, cả tộc rời núi, tàn sát nhân tộc, một phát kết thúc ân oán hồng hoang!"

Nó nói đến chỗ này, Phỉ vẫn không lên tiếng khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Đế Tôn, ta cũng là ý này."

"Đế Tôn che chở chúng ta vô số năm tháng, bây giờ truyền vị cho Dược Thanh Anh, nên tính toán vì chúng ta."

"Nhưng chúng ta đều là dị chủng hồng hoang, năm đó tiên tổ thua trận khí số, lui vào Thanh Yếu sơn, cho tới nay thời gian không thể tính toán"

"Cho dù như thế, tiên tổ chi huyết còn chưa lạnh, huyết tính của chúng ta vẫn còn!"

"Nếu Dược Thanh Anh không chịu nổi, chúng ta tình nguyện oanh liệt chiến tử, cũng tuyệt đối không ngồi nhìn nhân tộc từng bước xâm chiếm, coi Thanh Yếu sơn này là lồng giam nuôi dưỡng tộc ta!"

"Năm đó nhân tộc yếu đuối không chịu nổi, chỉ như cỏ rác, hắn không có răng nhọn móng sắc, không có da lông phong phú, không có thiên phú thần thông... Còn có tiên nhân nghịch phạt, dũng khí và quyết tâm tranh đoạt khí số thế giới, huyết mạch đại yêu hồng hoang chúng ta sao có thể không bằng những huyết thực đã từng này!"

Không đợi Phỉ nói hết lời, khí tức Yêu Đế lập tức trở nên càng khủng bố mênh mông hơn.

Trong tối tăm như có uy áp cuồn cuộn ầm vang giáng lâm, ầm ầm sóng dậy, trọng lực khó có thể tưởng tượng bao phủ khắp nơi.

Hai vị yêu tôn Phỉ và Tu Xà này cũng bị ép tới lập tức nằm rạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy, ngay cả há miệng cũng không làm được.

Yêu Đế không nói nhảm, lúc này tiếng nói réo rắt quát: "Dược Thanh Anh!"

Cùng lúc đó, Bùi Lăng trong quan tài đang bị hệ thống điều khiển toàn lực tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết]. Chiếc quan tài này là chỗ cư trú của thể xác Kim Ô trong vô số năm tháng đến nay.

Sau quanh năm suốt tháng đã sớm bị lực lượng Kim Ô thấm vào triệt để.

Trong cả bộ quan tài, lực lượng Kim Ô vô cùng nồng đậm, theo [Hằng Hỏa Chân Quyết] vận chuyển, những lực lượng chí dương chí liệt thuộc về phương thiên địa này lập tức từ bốn phương tám tràn vào Bùi Lăng trong cơ thể, dưới luyện hóa công pháp liên tục không ngừng trở thành lực lượng của hắn.

Bùi Lăng nhắm mắt nằm ngửa, quanh người oánh nhuận lấp lánh, thời gian dần trôi qua có một tầng ngọn lửa vàng ròng lặng yên bay lên, nhanh chóng lan tràn dọc theo bên ngoài thân thể hắn.

Ngọn lửa này vô cùng hừng hực, chỉ là nhìn một chút như sắp bị hắn đốt bị thương.

Vào lúc này, bọn chúng bám vào quanh người Bùi Lăng chảy xuôi như nước, nhưng không tạo thành tổn thương với hắn, ngược lại như mặc một bộ giáp trụ hỏa diễm cho hắn.

Lấy thực lực hiện tại của Bùi Lăng, trong ba ngày tu luyện này, tu vi không tăng trưởng gì nhưng môn công pháp này lại là khống chế lô hỏa thuần thanh.

Tu luyện môn công pháp [Hằng Hỏa Chân Quyết] này đến Đại Thừa, có thể nắm giữ ba môn thần thông, theo thứ tự là [Diễm Diễm Cửu Biến], [Phần Tâm Ngục], [Niết Bàn].

Chỉ có điều, bởi vì đây là công pháp chính đạo, chính giữa bình thản, tốc độ tu luyện không nhanh chóng bằng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển].

Bởi vậy, Bùi Lăng rất ít tu luyện môn công pháp này.

Cho đến lần này hắn theo Long Bá Chiến Vương đến Thanh Yếu sơn, ba môn thần thông lại không nắm giữ một môn nào.

Nhưng bây giờ hắn bị hệ thống uỷ thác, tiến vào trong quan tài Kim Ô tu luyện chỉ ba ngày, hiện tại đã nắm giữ hai môn trong ba môn thần thông.

Chỉ thiếu một môn cuối cùng!

Hiện tại, khí tức Kim Ô còn sót lại trong quan tài đã bị Bùi Lăng rút ra sạch sẽ.

Có lẽ lực lượng Kim Ô không đủ, một môn thần thông cuối cùng sắp thành công, nhưng dường như còn thiếu chút gì đó, vẫn chưa thể tu thành.

Chương 2541: Tân đế

Lúc này, một giọng nói réo rắt lạnh băng, truyền vào trong quan tài: "Dược Thanh Anh!"

Đây là giọng Yêu Đế!

Bùi Lăng lập tức rõ ràng, chắc chắn là đại điển đăng cơ Yêu Đế chính thức bắt đầu!

Cái gọi là [Không lo nhân quả] của hệ thống là điều khiển hắn đánh cắp vị trí Yêu Đế Thanh Yếu sơn?

Là vì trước đó Yêu Đế từng ra tay với hắn, đây là "Nhân" tương ứng "Quả". Đó là chiếm lấy Thanh Yếu sơn mà đối phương che chở?

Đang nghĩ ngợi, hắn đã bị hệ thống điều khiển đẩy ra nắp quan tài, trực tiếp thoát ra từ bên trong.

Lúc này, phía dưới Tầm Mộc, bên cạnh Ngu Uyên, trên khoảng đất trống vốn hoang vu vắng lặng, bao la không có vật gì đã hội tụ vô số yêu tộc chạy tới từ toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Phóng tầm mắt nhìn tới, sinh linh đông đúc, yêu khí bừng bừng ngút trời!

Chỉ có điều, trong cảm giác của Bùi Lăng, tuy số lượng những yêu tộc này nhiều, nhưng đại yêu đỉnh phong, nhất là Đại Thừa kỳ lại không có một cái nào.

Dù cho là ba yêu tộc đứng phía trước bầy yêu, có giới hạn rõ ràng với yêu tộc khác cũng chỉ là Độ Kiếp.

Lúc này, tất cả yêu tộc đều nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, yêu thú từng đống lại yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển thi triển độn pháp, trực tiếp xuất hiện trên cành cây bên cạnh Thanh Loan.

Yêu Đế không nói nhảm nửa chữ, gọn gàng dứt khoát tuyên bố:

"Từ ngày hôm nay, Đế Tôn yêu tộc là Dược Thanh Anh!"

"Các ngươi lập tức bái kiến tân đế!"

Tiếng nói vừa ra, uy áp kinh khủng thoáng buông lỏng, trong lòng bầy yêu vừa kinh vừa sợ, cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Yêu Đế lại không dám thất lễ, bao gồm ba vị yêu tôn Tranh, Phỉ, Tu Xà này, toàn bộ thành thật phủ phục hành lễ: "Bái kiến Dược Thanh Anh Đế Tôn!"

Theo bầy yêu quỳ lạy hành lễ, trong chớp mắt nói "Đế Tôn", Bùi Lăng lập tức cảm thấy trong nơi tối tăm có một luồng lực lượng cổ xưa, tang thương, nặng nề quán chú xuống đỉnh đầu mình!

Luồng lực lượng này đến từ toàn bộ thiên địa này, cũng tới từ vô số yêu tộc run rẩy hành lễ ở trước mặt, vô cùng huyền diệu, khó mà nắm lấy, nhưng truy cứu bản chất, Bùi Lăng lại không xa lạ gì... Đây là khí số Thanh Yếu sơn, hoặc phải nói là yêu tộc!

Chỉ có điều, mặc dù luồng lực lượng này cũng coi như rộng rãi, nhưng so với lúc trước khiêu chiến chín tông, thắng Tông Chủ bất kỳ một tông nào, loại lực lượng thiên địa sôi trào mãnh liệt như biển giận sóng lớn kia, lực lượng đến từ di tích hồng hoang chỉ có thể nói như là một đạo trường hà cuồn cuộn.

Không tính khô héo, không tính yếu đuối, cũng không tính thưa thớt, nhưng lực lượng trăm sông cũng không thể mênh mông bằng đại dương.

Trong nháy mắt, tâm thần Bùi Lăng bị cất cao vô hạn, hắn cảm thấy thị giác của mình như bay vút lên trong chốc lát, nhanh chóng bay lên vòm trời phía trên Tầm Mộc.

Cùng lúc đó, vô số quan tài treo đầu cành Tâm Mộc bắn ra một sợi tơ huyết sắc, lít nha lít nhít chui vào Bùi Lăng trong cơ thể như tranh đạo.

Chỉ có điều, những quan tài này lại không hề có ý cướp đoạt lực lượng của Bùi Lăng, ngược lại toàn bộ rót vào một luồng khí tức cổ xưa hoang vu.

Thoáng chốc, dị chủng đến từ vô số hồng hoang, thiên phú thần thông, thiên phú thuật pháp, thiên phú pháp tắc... Của đại yêu thượng cổ như thiên hà cuốn ngược, nhao nhao tràn vào trong đầu Bùi Lăng!

Nếu không phải hiện tại thực lực của hắn đầy đủ, tin tức quán chú khổng lồ như thế đủ khiến Độ Kiếp bình thường thất khiếu chảy máu, thần hồn chấn động!

Thanh Loan quan sát bầy yêu, từ đầu đến cuối thần niệm vẫn bao phủ trên người "Dược Thanh Anh", thấy nàng thái bình vô sự, không khỏi âm thầm gật đầu.

Độ Kiếp bình thường thật sự so sánh với tiên thực vạn năm!

Nó yên lòng, tiếp tục xem khí số yêu tộc, quyến cố hồng hoang, thần phục Thanh Yếu... Từ phía trên Tâm Mộc chuyển hướng "Dược Thanh Anh".

Bùi Lăng mặt không thay đổi đạp nhánh mà đứng, áo xanh không gió mà bay, tóc bạc bay lên như màn hình, khí tức liên tục tăng lên.

Trong giây lát, tất cả quan tài thu hồi tơ máu, Tâm Mộc hơi dao động, quan tài lại va đập vào nhau như cổ nhạc, như đang ăn mừng tân đế đăng cơ.

Tập tục của yêu tộc truyền từ hồng hoang, dù cho Đế Tôn thay đổi cũng không có lễ nghi rườm rà.

Lúc này, tân đế đăng cơ đã thành Iễ!

Giọng Thanh Loan réo rắt lập tức vang vọng phương thiên địa này: "Tân đế yêu tộc đã lên ngôi, từ nay về sau các ngươi thuận theo tân đế cũng như thuận theo ta."

"Nếu có vi phạm, tộc luật không buông tha!"

"Hiện tại đã không có việc khác, tất cả lui ra!"

Nói xong, hai cánh Thanh Loan hơi giương lên, toàn bộ vùng bỏ hoang kỳ quái, ngay sau đó tất cả yêu tộc đều bị đưa ra Ngu Uyên, phía dưới Tâm Mộc khôi phục khoảng không hoang vu.

Làm xong tất cả, Yêu Đế lập tức nhìn về phía "Dược Thanh Anh".

Thời gian của hắn ta không nhiều lắm, nhất định phải tăng tốc đều.

Nhưng đúng lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đã hoàn toàn hấp thu khí số yêu tộc, quyến cố hồng hoang, thần phục Thanh Yếu...

Khí tức của hắn đột nhiên cất cao một đoạn, cũng có biến hóa vi điệu, dường như đã không ngăn cách toàn bộ thiên địa Thanh Yếu sơn.

Phương thiên địa này không có ý kháng cự hắn, ngược lại tràn đầy mừng rỡ cùng thiện ý.

Chương 2542: Ba vị yêu tôn

Dường như chỉ một ý niệm, sông núi cỏ cây đều cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.

Trong lúc lặng lẽ đã lĩnh hội [Niết Bàn] thần thông!

Toàn bộ nắm giữ ba môn thần thông [Hằng Hỏa Chân Quyết] !

"Leng keng! Hoàn thành [Không lo nhân quả 1..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cho ngài...

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, toàn bộ thân hình Bùi Lăng hơi dập dờn, trong chớp mắt rút đi dáng vẻ tóc bạc áo xanh của Dược Thanh Anh, khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, đồng thời hắn đánh ra một đạo pháp quyết mờ mịt cổ xưa, bờ môi mấp máy, im ắng phun ra tám văn tự.

Lúc này, Yêu Đế đang muốn quán thâu đủ loại bí văn yêu tộc và việc hồng hoang cho "Dược Thanh Anh", đột nhiên thay đổi sắc mặt, Bùi Lăng?

Vừa rồi tiểu bối nhân tộc này né qua cảm giác của hắn ta như thế nào?

Không kịp suy nghĩ vấn đề này, khí thế quanh người Thanh Loan lập tức tăng vọt, trở nên vô cùng kinh khủng.

Tất cả quan tài phía trên Tâm Mộc bắt đầu từ từ mở ra.

Nhưng ngay sau đó, trên trời cao kiếp vân hội tụ, lôi điện lấp lánh, thiên uy huy hoàng tràn trề nhét đầy, kiếp vân không do dự chút nào lập tức khóa chặt bản thể Tâm Mộc khổng lồ.

Hệ thống thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1, dẫn xuống thiên kiếp cho Tâm Mộc!

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, hệ thống vừa lừa gạt vị trí Yêu Đế từ trong tay Tâm Mộc, quay đầu lại đã đưa một trận thiên kiếp cho Tầm Mộc...

Cái này...

Oanh! !!

Ngay sau đó, tử điện ngang trời, một đạo kiếp lôi tráng kiện như dãy núi ầm vang đánh xuống!

Ánh sáng trắng cuồn cuộn chôn vùi toàn bộ di tích hồng hoang...

Bên ngoài Ngu Uyên.

Vùng bỏ hoang tràn ngập huyết vụ, chỉ một thoáng xuất hiện vô số yêu tộc.

Không có khí tức Yêu Đế áp chế, cuối cùng vạn yêu thở phào một hơi.

Cổ Điêu, Ngọc Tuyết Thiên Hồ, Cửu Mệnh Miêu... Mấy tộc trưởng đại tộc Thanh Yếu lập tức tiến lên, bái kiến ba vị yêu tôn.

Sau đó, những tộc trưởng này nhìn nhau, do tộc trưởng Cổ Điêu dẫn đầu hơi có vẻ do dự hỏi: "Ba vị tôn giả, lần này Đế Tôn truyền vị đột ngột, hơn nữa từ khi tân đế mới sinh linh trí đã đi theo nhân tộc, bây giờ chấp chưởng Thanh Yếu ta cũng không biết...

Sẽ là điều lệ thế nào?"

Tộc trưởng Ngọc Tuyết thiên hồ tộc Vân Xuyên cũng nói: "Bản thể Đế Tôn là Tâm Mộc một trong ba thần mộc, cho dù số tuổi thọ đã cao nhưng lại chấp chưởng Thanh Yếu trăm ngàn năm, tất nhiên không phải vấn đề gì. Bây giờ vội vàng truyền vị, không biết là vì sao?"

Tộc trưởng Cửu Mệnh Miêu tộc thì nói: "Mặc dù tân đế theo hầu thâm hậu nhưng chỉ từng nghe nói nàng chữa thương chữa bệnh giúp đỡ sinh linh, chưa từng có bất kỳ chiến tích gì... Nhân tộc ngấp nghé tộc ta đã lâu, nếu biết Đế Tôn thay đổi, tân đế lại không sở trường công phạt, cũng không biết tiếp theo Thanh Yếu có biến hay không..."

Tranh, Phỉ, Tu Xà đều vẻ mặt ngột ngạt, không trả lời.

Mấy vị tộc trưởng yêu tộc lại không muốn cứ thế mà đi, tiếp tục đây thấp thỏm nhìn ba vị yêu tôn.

Giằng co một lát, trong Ngu Uyên như có tiếng sấm mơ hồ truyền đến.

Chỉ là Ngu Uyên ngăn cách trong ngoài, chỉ có ba vị yêu tôn như lòng có cảm giác, nếu là lúc bình thường sẽ trực tiếp trở về Ngu Uyên xem xét, nhưng Đế Tôn vừa truyền vị, bọn chúng vừa bị Yêu Đế chuyển ra, nếu lúc này tự tiện vào trong, sợ rằng sẽ chọc Yêu Đế tức giận...

Do dự một chút, Tranh lạnh lùng nói: "Nếu là mệnh lệnh của Đế Tôn, chúng ta nên tuân theo!"

Thấy thế, Phỉ và Tu Xà đều gật đầu nói: "Đế Tôn tâm ý đã quyết, chúng ta nhất định phải nghe lệnh"

"Nghe Đế Tôn là được!"

Nghe vậy, rõ ràng mấy vị tộc trưởng yêu tộc không cam lòng, nhưng thấy Yêu Đế, yêu tôn đều không phản đối Dược Thanh Anh nhận vị, cũng không dám tiếp tục kiên trì, lại nhìn nhau, mới ấm ức đáp: "Vâng!"

Tranh thản nhiên phân phó: "Đều đi thôi"

Các tộc trưởng yêu tộc hành lễ đồng ý, tự dẫn theo tộc đàn rời đi.

Bụi mù nổi lên xung quanh, chẳng mấy chốc tất cả yêu tộc đều được tộc trưởng dẫn đầu rời khỏi vùng bỏ hoang huyết sắc.

Lúc này, ba vị yêu tôn lại rất ăn ý cùng chạy tới một phương hướng.

Một lát sau, bọn chúng đi vào một hang động đá vôi dưới đáy nước.

Toà hang động đá vôi này ở dưới đáy một tòa sông rộng, cần đi qua cấm chế dày đặc và tiếp nhận Địa Sát chỉ khí mới có thể đi vào.

Toàn bộ xung quanh hang động đá vôi còn điêu khắc rất nhiều khí tức phù văn cổ xưa và trận văn, cách trở trong ngoài.

Trong hang động đá vôi không có bất kỳ dụng cụ gì, chỉ là theo mặt đất vốn gồ ghề nhấp nhô lấy thân thể yêu san bằng, án thực đại khái.

Lúc này, ba vị yêu tôn đi vào hang động đá vôi, thần niệm đảo qua xác nhận nơi đây không bị người ngoài xâm nhập, nhao nhao lộ ra vẻ âm trầm.

Phỉ lạnh lùng nói: "Hiện tại Dược Thanh Anh đã là Đế Tôn mới, dù chúng ta phản đối như thế nào cũng không có ý nghĩa!"

Tu Xà khàn giọng nói: "Nếu gốc tiên thực vạn năm này sinh ra ở Thanh Yếu sơn, ta không có bất cứ ý kiến gì."

"Nhưng từ khi nàng ra đời đã thuộc về Lưu Lam hoàng triều."

"Hơn nữa, nàng còn có chủ nhân là nhân tộc!"

Chương 2543: Ba vị yêu tôn (2)

Tranh khuôn mặt dữ tợn: "Đế Tôn tộc ta chỉ có một vị!"

"Chính là cổ tiên Tầm Mộc che chở chúng ta vô số năm tháng!"

"Ngoại trừ cái đó ra bất kỳ sự tồn tại gì đều không có tư cách ngồi vị trí kia, bao gồm ba người chúng ta!"

Nói đến đây, ba vị yêu tôn im lặng một lát, sau đó Phỉ đột nhiên nói: "Lần trước Long Bá Chiến Vương đến Thanh Yếu sơn, ta từng gặp mặt hắn."

"Bên nhân tộc lại có một vị muốn mở ra Phù Sinh kỳ cục mới."

Phù Sinh kỳ cục?

Tranh và Tu Xà nghe vậy lập tức nhìn về phía Phi.

Tu Xà phả ra thổ tín, hỏi: "Hai ngày trước Long Bá Chiến Vương cũng đã tới Thanh Yếu ta, lúc đó ta đang nghỉ ngơi trên đường, còn từng đối mặt với hắn, từng thấy Dược Thanh Anh đứng trên đầu vai hắn. Nhưng lúc ấy không biết ý đồ hắn đến, chưa từng chào hỏi"

"Ván cờ lần này, người dẫn đường tiên lộ là chính đạo hay ma đạo?"

Phỉ ồm ôm nói: "Là ma môn."

"Tu sĩ Trọng Minh ma tông."

"Là vị giao thủ với Đế Tôn lần trước!"

Nghe vậy, về mặt hai vị yêu tôn khác lập tức trở nên cực kỳ khó Coi.

Nhưng chẳng mấy chốc Tranh lạnh lùng nói: "Dù người dẫn đường tiên lộ là người ma môn, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể cố gắng một phen!"

"Trong ba người chúng ta, chỉ cần có bất kỳ một người nào thành công phi thăng, Thanh Yếu sơn vẫn là cấm địa nhân tộc."

"Ngoài ra, người phi thăng trả lại khí vận, Thanh Yếu cũng có được khí số mới."

"Hậu bối yêu tộc nhất định có thiên kiêu giáng sinh"

"Ngay cả những lão yêu đang bị mắc kẹt cảnh giới, cũng có khả năng phá cảnh!"

Phỉ chậm rãi gật đầu: "Ta đang có ý này... Nhưng chuyện này không thể trực tiếp bẩm báo Đế Tôn, chắc chắn Đế Tôn sẽ không đồng ý!"

"Phù Sinh kỳ cục lần trước, người dẫn đường tiên lộ cũng không phải nhân tộc."

"Đế Tôn mới chịu để mấy vị kia thử một lần."

"Kết quả mấy vị kia lại vẫn lạc trong ván cờ..."

"Trải qua việc này, Đế Tôn tuyệt đối không cho chúng ta mạo hiểm nữa!"

Ánh mắt Tu Xà âm u lạnh lẽo: "Cũng chưa hẳn cần Đế Tôn đồng ý.

"Đế Tôn đã truyền vị cho Dược Thanh Anh"

"Chỉ cần Dược Thanh Anh đồng ý chuyện này, cũng giống như vậy!"

Nghe vậy, Phỉ và Tranh ngẩn ngơ chợt hiểu được, bọn chúng không đủ tu vi, muốn tham gia Phù Sinh kỳ cục lần này nhất định phải có bản nguyên hồng hoang!

Có bản nguyên hồng hoang có thể nhảy qua vô số năm tu luyện, nhảy qua sự quản thúc của khí số yêu tộc bây giờ, trực tiếp kế thừa lực lượng huyết mạch do thi hài tiên tổ lưu lại.

Như thế mới có đủ thực lực đi tham gia ván cờ phi thăng kia!

Bây giờ, Đế Tôn đã truyền vị cho Dược Thanh Anh, hiện tại Dược Thanh Anh cũng có thể cho chúng nó bản nguyên hồng hoang!

Nghĩ tới đây, Tranh lập tức nói: "Đã vậy, tu vi không phải vấn đề."

"Chỉ chờ Dược Thanh Anh đi ra từ Ngu Uyên, có thể nói với nàng"

"Hiện tại, chỉ thiếu danh ngạch Phù Sinh kỳ cục."

Trong tiếng tê tê, Tu Xà hờ hững nói: "Thật ra danh ngạch cũng vô cùng đơn giản!"

"Năm đó nhân tộc làm việc quá tuyệt tình, tội nghiệt vô số, nhân quả cực lớn."

"Vì vậy, Phù Sinh kỳ cục vô cùng nguy hiểm với nhân tộc, nhất là nhân tộc chín tông."

"Nhưng mỗi lần có chủng tộc bên ngoài nhân tộc tham dự, độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều."

"Chúng ta là đại yêu hồng hoang, chỉ cần chịu gia nhập, nhân tộc không thể từ chối"

"Chỉ có điều, hành động lần này rất dễ trở thành con rơi trong thời khắc sống còn"

"Cũng như mấy vị tham gia ván cờ lần trước, lãng phí thời giờ, không trả lại khí số cho tộc ta!"

"Cách tốt nhất là xây dựng nhân quả, lấy được danh ngạch"

Tranh khẽ gật đầu, ầm vang nói: "Việc này giao cho ta!"

Ngu Uyên.

Trong tầm mắt một mảnh u ám bối rối.

Trong vực đã lâu không có thay đổi ngày đêm, thời gian như dừng lại đột nhiên bắt đầu vận chuyển, lại một lần nữa nghênh đón đêm tối.

Uy áp khiến người ta sợ hãi nhét đây khoảng thiên địa này.

Khí tức viễn cổ đặc biệt thuộc về hồng hoang lập tức bị lôi kiếp trùng điệp quét ngang qua.

Trên trời cao, mây đen dày đặc như trời nghiêng, như muốn trực tiếp ép xuống tán cây Tầm Mộc.

Tím xanh lấp lánh trời cao, vô số kiếp lôi cuồn cuộn giáng xuống, đều bổ vào phía trên Tâm Mộc.

Thân cành khô héo không ngừng chập chờn, quan tài trên đó vang dội keng keng, tất cả nắp quan tài mở ra, từng bộ thể xác hồng hoang xoay người mà ra.

Trên cành cây phía dưới Tầm Mộc, Bùi Lăng ngang nhiên đứng đó, trong tay bấm niệm pháp quyết, còn dang duy trì tiên thuật.

Giọng Yêu Đế lạnh băng to lớn: "Ta vốn muốn truyền vị trí Yêu Đế cho Dược Thanh Anh, nhưng nếu là ngươi cũng giống vậy!"

"Thế nhưng, chỉ có yêu tộc mới có thể đảm nhiệm Đế Tôn Thanh Yếu.

"Hiện tại ngươi đã là Đế Tôn, thì phải bỏ qua thân thể người, hóa thân thành yêu!"

Tiếng nói vừa dứt, Thanh Loan bay lên cao, lúc xòe hai cánh vô số lưỡi đao Thanh Phong gào thét mà ra!

Oanh! !!

Bùi Lăng lập tức bị phong nhận lít nha lít nhít đánh vào chính diện, trên lông ngực hắn máu bắn tung tóe, lực trùng kích to lớn theo đến khiến thân thể không bị khống chế ngã xuống từ phía trên Tầm Mộc, rơi thắng xuống phía dưới Ngu Uyên.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Chương 2544: Nhẹ nhàng thoát thân

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, không kịp ân cần thăm hỏi liệt tổ liệt tông hệ thống thiểu năng, hắn tâm niệm vừa động, lập tức dừng rơi xuống, thương thế quanh người nhanh chóng rút lui dọc theo quỹ tích lúc bị thương, khôi phục.

Lúc này, sau đầu sinh gió, lại là một đầu vượn trắng mắt đỏ nắm lấy một cành khô Tâm Mộc, nhanh chóng đánh qua sau lưng Bùi Lăng, lợi trảo như dao hung hăng chụp vào đầu Bùi Lăng!

Ngay thời khắc đó, nơi xa có thể xác hồng hoang chớp động hai con ngươi, chướng lệ chỉ khí bay lên, gào thét xuyên qua hư không, chụp xuống đầu Bùi Lăng.

Lại có thể xác đại yêu căng cứng từng khúc, gánh vác sừng thú như trường mâu bắn nhanh ra như điện, thẳng đến trái tim Bùi Lãng!

Còn có trường xà lấy đuôi làm roi, cách khoảng cách xa xôi, ngang nhiên kéo xuống!

Vô số thiên phú thần thông, thiên phú thuật pháp, pháp tắc, tiên thuật... Cùng nhau đánh về phía Bùi Lăng.

Toàn bộ không gian đều bị tầng tầng lớp lớp công kích phong tỏa chặt chẽ, trên dưới xung quanh không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, không chỗ thối Iui!

Hư không không ngừng vang lên tiếng rít xé rách, dường như ngay sau đó Bùi Lăng sẽ thịt nát xương tan tại đây.

Nhưng đúng lúc này hắn hơi đưa tay, chỉ một thoáng thiên địa đứng im, toàn bộ phương thế giới này, tất cả mọi công kích, tất cả thể xác hồng hoang, Tầm Mộc to lớn chập chờn, thiên kiếp trào lên gào thét... Toàn bộ đứng im!

Dường như trong chớp mắt, toàn bộ di tích hồng hoang hóa thành một bức tranh trạng thái tĩnh.

Cánh tay Bùi Lăng dọc theo quỹ tích vừa đưa tay, thu hồi một chút xíu.

Tất cả công kích cũng rút lui theo từng bước một.

Khi cánh tay hắn hoàn toàn thu hồi, toàn bộ công kích đều lui về trước khi đám thể xác hồng hoang ra tay.

Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, tiếng sấm nổ ầm vang, thiên kiếp cuồn cuộn rơi xuống.

Đủ loại công phạt vừa rồi như cũng chưa từng xảy ra cái gì, không có đấu vết.

Vượn trắng nắm lấy cành cây đánh qua, các thể xác hồng hoang lại gầm thét ra tay với Bùi Lăng.

Nhưng ngay sau đó động tác tất cả thể xác hồng hoang đều cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên vẻ mê hoặc, dường như quên việc cần phải làm tiếp theo.

Ngay chớp mắt Yêu Đế thất thần, bóng dáng Bùi Lăng lập tức biến mất từ phương thiên địa này.

Thể xác hồng hoang đều lấy lại tinh thần, phát hiện hắn đã chạy ra khỏi Ngu Uyên, thần niệm mênh mông kinh khủng của Yêu Đế lập tức đảo qua toàn bộ Thanh Yếu sơn.

Chẳng mấy chốc, Yêu Đế phát hiện toàn bộ Thanh Yếu sơn đều không có khí tức Bùi Lăng, đối phương lại thoát thân từ trong tay hắn ta!

Vẻ mặt Yêu Đế không thay đổi nhưng trong lòng cực kỳ nặng nề, chỉ là mấy tháng không gặp, không ngờ thực lực của tiểu bối nhân tộc này tinh tiến đến tận đây!

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc cách trọng sơn vạn thủy truyền vào Ngu Uyên, vang vọng phương thiên địa này: "Tiền bối, vãn bối sinh ra làm nhân tộc, không thể chuyển hóa thành yêu."

"Thế nhưng, kính xin tiền bối yên tâm, dưới tình huống đủ khả năng vãn bối sẽ che chở Thanh Yếu sơn."

"Ngoại trừ cái đó ra, hứa hẹn Phù Sinh kỳ cục trước đó của vãn bối vẫn có tác dụng!"

Ngay lúc tiếng nói quanh quẩn Ngu Uyên, trên trời cao lôi đình bành trướng gào thét, trùng điệp đánh xuống.

Điện quang loá mắt đến cực điểm chiếu sáng rõ ràng rành mạch di tích ảm đạm, thể xác Tầm Mộc khổng lồ như một bức tranh cũ kỹ, chiếu rọi trên giấy vẽ hoang vu vắng lặng.

Quan tài gấp rút đập vào nhau, trầm đục như mưa rào mưa như trút nước, dưới thiên uy cuồn cuộn, tán cây như một thế giới không ngừng chập chờn...

U Tố nộ.

Sương trắng đậm đặc, cuồn cuộn như biển.

Một cánh cửa tản ra khí tức nguyền rủa vô cùng âm u lạnh lẽo mở ra, bóng người huyền bào vác đao đi ra từ bên trong.

Chính là Bùi Lăng.

So với lần trước cực kỳ mạo hiểm thoát thân từ trong tay Yêu Đế, lần này rời khỏi Thanh Yếu sơn lại rất nhẹ nhàng.

Đương nhiên, chủ yếu là vì trước đó đều là hệ thống thao tác, Yêu Đế không có bất kỳ đề phòng gì.

Đợi đến khi Yêu Đế phát hiện không đúng, thiên kiếp đã hạ xuống.

Hắn ta vừa đối phó với thiên kiếp, vừa ra tay với hắn, tất nhiên là làm không xuể.

Thế nhưng, dù tình huống như thế nào, bây giờ mình lại rảnh rỗi chuẩn bị cho đạo kiếp tiếp theo.

"Trước khi độ trận đạo kiếp thứ sáu mươi lăm, trước tiên cần phải trảm sạch tất cả nhân quả trên người."

"Hiện tại nhân quả Lưu Lam hoàng triều, nhân quả Cửu Nghi sơn đều đã chấm dứt."

"Còn lại là nhân quả Trọng Minh tông...

"Chỉ cần ta đem cách hợp nhất ba đạo Hợp Đạo, còn có truyền thừa suốt đời của ta, cùng đưa vào Truyền Thừa điện, phần nhân quả này cũng có thể giải quyết triệt để."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác được hơi kỳ quái...

Vừa rồi hệ thống nhắc nhở đã hoàn thành [Không lo nhân quả].

Điều này nói rõ, trong phán định của hệ thống, hiện tại hắn đã không có bất kỳ nhân quả nào trên người!

Nhưng rõ ràng hắn còn chưa trả nhân quả Trọng Minh tông...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lập tức phát hiện một ánh mắt tràn đầy ý tàn lụi và tĩnh mịch đột nhiên khóa chặt mình.

Là "Vong"!

Bùi Lăng không do dự nữa, hắn bước ra một bước, lập tức ngồi lên một cái vương tọa màu mực, toàn bộ vương tọa âm u ủ dột, có vô số đường vân màu đỏ ngưng tụ trên đó, tản ra ý nguyền rủa.

Chương 2545: Giới thiên

Ngay chớp mắt hắn xuất hiện trên bảo tọa, trong hư không chếch phía trước hắn xuất hiện một cái vương tọa không khác là bao, trên đó có một bóng dáng yểu điệu ngồi ngay thẳng, khuôn mặt hoàn toàn ẩn vào ảm đạm, quanh thân tản ra khí tức tàn lụi, âm u lạnh lẽo, rét lạnh, tử vong.... Cực kỳ nồng nặc Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tiền bối, tìm ta có chuyện gì?"

Giọng "Vong" lạnh băng to lớn: "U Tố mộ là vong giả chi địa."

"Người sống tiến vào nơi đây, nhất định phải tuân thủ quy củ nơi đây.

Nghe vậy, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức thấy trong một rừng cây âm khí gần vòng ngoài U Tố mộ, Kiều Từ Quang ngồi xếp bằng trên đất đang toàn lực tu luyện, một bộ hoa phục đứng bên cạnh nàng là vị Đại Thừa Tố Chân Thiên kia, nhìn tình hình lại đang hộ pháp cho đệ tử hậu bối trong tông môn.

Trong toà trà lâu Lệ thị bị nuốt vào U Tố mộ, vô số cỏ cây âm sinh chen chúc trong phòng tu luyện, Tư Hồng Khuynh Yến hồng y hơn máu, trước mặt lơ lửng một bộ thể xác hồng hoang bị cấm chế thu nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài và vạt áo tay áo đều không gió mà bay, cũng đang chuyên tâm tu luyện.

Lúc này khí tức hai nữ tu liên tục tăng lên, quanh người có bông tuyết màu xám đen nhao nhao bay xuống, phía trên lông mày và lông mi có âm khí ngưng kết thành sương tuyết, rõ ràng là đã tu luyện rất nhiều thời gian ở U Tố mộ.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu được.

Lấy thực lực và địa vị hiện tại của hắn, tất nhiên hai vị cấm kỵ sẽ không quá so đo việc mang mấy vị người sống tiến vào U Tố mộ.

Nhưng Kiều Từ Quang và Tư Hồng Khuynh Yến quang minh chính đại tu luyện lâu dài trong U Tố mộ, đối với cấm kỵ bẩm sinh chán ghét người sống mà nói, lại không thể coi như không có việc gì xảy rat Thế nhưng, dù là Tư Hồng Khuynh Yến hay Kiều Từ Quang, rốt cuộc đều là người của hắn!

Hơn nữa, hắn cũng là người sống!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh hỏi: "Quy củ gì?"

"Vong" hờ hững nói: "Trước đây rất lâu, U Tố mộ là thế giới U Minh"

"Trong thiên hạ này, sau khi toàn bộ sinh linh bỏ mình đều hội tụ về nơi đây."

"Chỉ cần chưa từng thành tiên, dù là tu vi bực nào, địa vị cỡ nào, kết cục đều rơi vào nơi đây."

"U Minh vốn không tồn tại ở nhân thế"

"Chỉ có sinh linh chết đi mới có thể nhìn thấy."

"Nếu người sống muốn đặt chân vào nơi đây, cần có ba tầng khảo nghiệm."

"Thứ nhất, dẫn chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ u đồ;"

"Thứ hai, độ Hoàng Tuyền chỉ thủy, lấy đó mở minh xem;"

"Thứ ba, sinh tử có khác, đã đi chớ về."

"Thế nhưng, sau trận chiến hồng hoang, thiên địa thay đổi rất nhiều"

"Thần Mộc Phù Tang và Hoàng Tuyển đều vẫn lạc trong đại chiến, không còn tồn tại."

"Chỉ còn lại con đường Bất Quy kéo dài hơi tàn."

"Người sống bước vào nơi đây, chỉ có thông qua con đường Bất Quy mới có thể ra vào U Tố mộ."

"Chúng ta cũng không ngăn cản."

"Ngươi là tân vương, ba vị người sống kia là ngươi mang tới."

"Chuyện này giao cho ngươi đi sắp xếp."

Con đường "Bất Quy"?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, lúc hắn đại đạo Phản Hư từng đi qua con đường đó!

Thế nhưng, để hắn đi khảo nghiệm người do hắn đưa vào U Tố mộ... Điều này tương đương với người quen làm việc, đi theo hình thức.

Không, chắc là tin tưởng lẫn nhau, biết cách làm người của hắn công bằng công chính, tuyệt đối không làm ra bất kỳ hành động thiên vị gì...

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Được."

"Thế nhưng, phải chờ bọn họ kết thúc tu luyện."

"Vong" từ tốn nói: "Có thể."

"Nhưng trước khi thông qua khảo nghiệm, ba tên người sống kia không thể rời khỏi U Tố mộ."

Bùi Lăng nói: "Có thể!"

Lưu Lam hoàng triều.

Đế uyển.

Chỗ sâu.

Dãy núi chen chúc đứng vững quanh tế đàn năm màu nguy nga, phù văn Ích Trần chậm rãi sáng tắt, trong khe hở có hoa thơm cỏ lạ rêu rao theo gió, khoan thai đáng yêu.

Có bóng người cổn miện đứng ở trên tế đàn, tay vẩy ngũ cốc, lại tưới năm rượu, mùi rượu xông vào mũi, hắn ta dạo bước múa, miện châu va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Xung quanh gió núi gào thét như muốn hòa theo.

Nhịp điệu cổ xưa chậm chạp như truyền lại từ thượng cổ.

Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Thái Thượng Hoàng Chung Quỳ thị tái diễn nghi thức từng lần một.

Đột nhiên, ngũ cốc vẩy xuống trên tế đàn tranh nhau chen lấn đâm rễ, nảy mầm, trổ cành, nở hoa, kết bông lúa... Trong chớp mắt, tảng đá ngũ sắc xây dựng tế đàn hóa thành một mảnh ngũ cốc bội thu, vui vẻ phồn vinh.

Cùng lúc đó, rượu chảy xuôi đầy đất ầm vang bay lên, biến thành một mảnh sương khói ngũ sắc.

Mùi rượu trong mây lạnh thấu xương, mùi thơm càng thuần hậu hơn vừa nãy, giống như tiên tửu thượng giới, mùi thơm ngào ngạt đây ngực.

Rượu ngũ sắc bốc lên huyễn hóa thành mây, nhanh chóng hình thành một mặt người to lớn, ngũ quan mơ hồ không rõ lại có một luồng mờ mịt, trong cao xa như xen lẫn khí tức đắng chát mơ hồ, tràn trề giáng xuống!

Uy áp cuồn cuộn khiến toàn bộ sinh linh trong phương thiên địa này đều sinh lòng run rẩy, sông núi cỏ cây cùng nhau cúi đầu!

Thái Thượng Hoàng vội vàng cúi đầu, khom mình hành lễ, không dám đối mặt với người đến.

Trong lòng hắn ta cực kỳ nghi ngờ, nghi thức mới tiến hành ba ngày, vị tiên nhân tiền bối hoàng triều này đáp lại thật nhanh!

Chương 2546: Giới thiên (2)

Chỉ có điều, lần này mình mời tiên nhân, là người thân tiền bối Chung Quỷ thị, tôn hiệu "Nhương Thụy".

Nhưng lúc này người xuất hiện lại như không phải "Nhương Thụy" tổ sư.

Khí tức hắn ta đường hoàng quang minh, hẳn là một vị tiền bối hoàng triều khác.

Nghĩ tới đây, Thái Thượng Hoàng duy trì tư thế hành lễ, cung kính nói: "Đệ tử hậu bối Thương Hưng, cung thỉnh tổ sư tiên an!"

"Lần này kinh động tổ sư là Phù Sinh kỳ cục lại mở, xin hỏi tổ sư trong ván cờ lần này, nếu có niềm vui thành tiên, nên phi thăng phương giới thiên nào?"

Trong rượu mây ngũ sắc truyền ra giọng nói như lôi đình: "Tốt nhất phi thăng Sách Vũ giới thiên"

"Ba phương giới thiên Long Nhung giới thiên, Lâm Nguyệt giới thiên, Kiêm Yếu giới thiên này cũng được."

"Ngoài ra, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng phi thăng Thanh Thuyền giới thiên."

Thái Thượng Hoàng bình tĩnh hỏi: "Vì sao?"

Trong rượu mây ngũ sắc nói: "Sách Vũ giới thiên chỉ hà nâng cửa, do tiên chính đạo phi thăng chúng ta phụ trách quản lý."

"Long Nhung giới thiên, Lâm Nguyệt giới thiên, Kiêm Yếu giới thiên, tam phương giới thiên này hà nâng cửa, cũng là tiên nhân xuất thân chín tông Bàn Nhai giới chủ trì"

"Chỉ có điều, trong trăm năm lại là chính ma thay phiên, lúc các ngươi phi thăng lên có thể là ma tiên chấp chưởng, sẽ có chút rắc rối."

"Ngoại trừ tứ đại giới thiên này, nếu là ván cờ nguy hiểm không thể lựa chọn, cũng có thể phi thăng những giới thiên khác."

"Thiên điều sâm nghiêm, tiên nhân phi thăng Bàn Nhai giới đi giới thiên khác quen biết hạ giới, dưới tình huống bình thường những giới thiên kia sẽ không làm khó"

"Chỉ có điều lúc các ngươi cất bước, tiền bối chúng ta không thể cho quá nhiều trợ giúp, sẽ khó mà thu hoạch tiên chức tốt."

"Thanh Thuyên giới thiên xảy ra chút việc, hiện tại toàn bộ giới thiên đã hoàn toàn phong tỏa."

"Trong vòng một giáp không cho phép ra vào."

Nghe vậy, Thái Thượng Hoàng lập tức gật đầu, ưu tiên Sách Vũ giới thiên, sau đó là ba giới thiên Long Nhung giới thiên, Lâm Nguyệt giới thiên, Kiêm Yếu giới thiên là lựa chọn dự bị.

Những giới thiên khác xếp cuối.

Thanh Thuyên giới thiên cuối cùng, không thể lựa chọn...

Thái Thượng Hoàng lập tức nói: "Đa tạ tiền bối, đệ tử đã hỏi xong..

Nhưng ngay lúc hắn ta chuẩn bị kết thúc lần giao lưu này, cung tiễn tiên nhân tiền bối rời đi, trong rượu mây ngũ sắc đột nhiên lại truyền ra giọng nói: "Thay ta đưa một câu cho Thanh Anh, không cần tìm kiếm truyền nhân cho ta"

"Nếu lần này có thể phi thăng, phải nắm bắt cơ hội..."

Tiếng nói vừa dứt, rượu mây ngũ sắc ầm vang nổ tung, mặt người biến mất, khí tức tiên nhân vô tung vô ảnh, tiên lâm trần đã trở về thượng giới.

Mùi rượu lượn lờ phiêu tán giữa thiên địa, trong giây lát tan thành mây khói, không lưu lại chút dấu vết nào.

Thái Thượng Hoàng nhìn mây khói ngũ sắc nhanh chóng nhạt lại, hơi ngạc nhiên với câu nói sau cùng của đối phương... Điều này không liên quan đến vấn đề mà hắn ta hỏi!

Đây... Đã coi như là xúc phạm thiên cương!

"Lung Hoàng đan tổ..."

"Không thể để bất kỳ kẻ nào biết chuyện này!"

U Tố nộ.

Vương tọa nguyền rủa treo cao hư không.

Chếch phía trước hắn khí tức trống rỗng, tàn lụi đang chầm chậm tán đi.

"Vong" đã rời đi, Bùi Lăng một mình tĩnh tọa phía trên vương tọa.

Con đường "Bất Quy"...

Nếu thật sự để Tư Hồng Khuynh Yến và Kiều Từ Quang đi con đường kia, cũng mức nguy hiểm.

Nhưng bây giờ hai người còn đang tu luyện, hiện tại việc này cũng không vội, dù sao đến cuối cùng chỉ cần cho hai vị cấm kỵ một công đạo là được.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức quay đầu nhìn về Vĩnh Dạ hoang mạc.

Ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn vào một mảnh bóng tối đậm đặc như thực chất.

Ở trung tâm bóng tối, chín cột đá màu trắng che trời đứng sừng sững, trên thân quấn quanh xiềng xích thiên kiếp lít nha lít nhít, phẩm chất những xiềng xích này không đồng nhất như dây leo tuỳ tiện sinh trưởng, xen lẫn từng đống, gần như hoàn toàn bao phủ trụ trắng.

Tất cả xiềng xích chui vào mặt đất giữa chín cột trụ.

Giữa mặt đất toàn bộ chín cột trụ điêu khắc một phù văn phong ấn to lớn, phù văn vô cùng phức tạp, từ vô số trận pháp, vân triện tạo thành, tràn đầy khí tức sâm nghiêm giam cầm.

Trong tiếng lôi đình âm vang, kiếp lôi nổ tung trời cao, kiếp lực cuồn cuộn thuận theo xiềng xích nhanh chóng rơi xuống, đều rót vào bên trong phù văn, làm phù văn càng thêm tiên diễm, nặng nề.

rầm rầm...

Theo kiếp lôi đánh xuống, xiềng xích thiên kiếp khó mà tính toán không ngừng run rẩy, đập vào nhau phát ra tiếng động như lũ lụt cuồn cuộn.

Lúc trước quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung không thấy tăm hơi, chỉ có phong cấm trùng điệp làm người ta sợ hãi.

Phong ấn Đọa Tiên như hoàn hảo không chút tổn hại, không nhìn ra chút mánh khóe nào.

Bên cạnh chín cột trụ loáng thoáng như có một bóng người, khí tức của hắn ta như có như không, nhưng tập trung nhìn kỹ lại trống rỗng, dường như nơi này không có cái gì...

Bùi Lăng nghiêm túc nhìn ra xa nửa ngày, dù xảy ra chuyện như thế nào cũng không thể xác nhận, nơi này có thật sự có người hay không, hắn lập tức biết là vị tiên nhân kia!

Hiện tại tình hình này là đối phương tu vi quá cao, cảnh giới bây giờ của hắn không thể trực tiếp quan trắc đến đối phương, lại có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của đối phương...

Chương 2547: Tu sĩ tốt! Tiên nhân tốt!

Sau một lúc lâu, thấy tiên nhân kia chậm chạp không có bất kỳ phản ứng gì, trong lòng Bùi Lăng lập tức sinh ra cảm giác nghi ngờ, dường như vị tiên nhân kia cũng không chú ý tới hắn?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức tính mở miệng ra thăm dò: "Tiên nhân tiền bối yên tâm! vãn bối lập tức tra tấn chặt chẽ Tư Hồng Khuynh Yến, tra tấn ép hỏi, nhất định phải để nàng thành thật, nói rõ ràng chân tướng phá hỏng phong ấn Đọa Tiên!"

Sau khi nói xong, hắn lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng chở gần nửa canh giờ, tiên nhân không có bất kỳ đáp lại gì.

Bùi Lăng lại nói tiếp: "Thế nhưng, hiện tại vãn bối có rất nhiều công việc vặt, còn có việc khác cần xử lý, một tháng sau lại dùng hình cho Tư Hồng Khuynh Yến"

Tiếng nói vừa ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn lại chờ giây lát, tiên nhân vẫn không có ý đáp lại.

Bùi Lăng tiếp tục nói: "vãn bối đã điều tra rõ ràng toàn bộ đầu đuôi sự việc, thật ra chuyện này cũng không phải vẫn bối gây ra, cũng không phải Tư Hồng Khuynh Yến gây ra."

"Kẻ cầm đầu thật sự là Tô Ly Kinh!"

"Tô Ly Kinh là chính phu của Tư Hồng Khuynh Yến, toàn bộ việc phá hỏng phong ấn đều là hắn dùng bí pháp mà Đọa Tiên truyền thụ cho, cưỡng ép điều khiển Tư Hồng Khuynh Yến gây ra."

"Tư Hồng Khuynh Yến giống vãn bối, đều là tu sĩ tốt tuân thủ thiên điều thiên cương, an phận thủ thường, không có bất kỳ ý nghĩ phá hỏng phong ấn gì..."

"Hiện tại nàng cũng nguyện ý ở cùng vãn bối, tiên nhân tiền bối làm chứng, chứng minh hành động của Tô Ly Kinh"

"Việc này cực kỳ bí ẩn, vãn bối cũng trải qua điều tra gian nan khốn khổ, mới khó khăn biết rõ chân tướng."

Nói đến đây, hắn tiếp tục chờ đợi, lại đợi thêm một lúc lâu, tiên nhân vẫn vắng lặng không nói chuyện.

Trong mắt Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Hai câu trước đó của hắn chỉ đang thử thăm dò thái độ tiên nhân.

Câu nói cuối cùng rõ ràng đang nói linh tinh, bịa chuyện, thậm chí tự mâu thuẫn với hai câu nói phía trước, chỉ cần vị tiên nhân lâm trần này không phải bị cửa kẹp, đều biết là giả!

Nhưng tình huống hiện tại tiên nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như căn bản không nghe được giọng nói của hắn!

Bên tiên nhân kia xảy ra chuyện!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng là ý chí Chân Tiên ra tay!

Thì ra là thết Khó trách trước đó hắn dùng kiếp lôi chém [Khuyến Thiện Hào Tố] do tiên nhân đưa tới, tiếp theo liên tục sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương ngay trước mặt tiên nhân, tiên nhân lại chậm chạp không có bất kỳ phản ứng gì...

Nhìn như thế, chắc sau khi tiên nhân đưa [Khuyến Thiện Hào Tố] cho hắn, lập tức trúng thủ đoạn của ý chí Chân Tiên!

Ừ, xem ra ý chí Chân Tiên vẫn vô cùng thân thiết.

Hiện tại toàn bộ Bàn Nhai giới đều hiểu lầm ý chí Chân Tiên hung tàn bạo ngược, gây hại cho thiên hạ, vì vậy liều mạng phong ấn hắn ta ở Vĩnh Dạ hoang mạc. Nhưng trong mắt Bùi Lăng, đây căn bản là ăn nói lung tung, lật ngược phải trái, rõ ràng ý chí Chân Tiên là một tiên nhân tốt khéo hiểu lòng người, khẳng khái hào phóng!

"Hiện tại, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bên tiên nhân kia"

"Hơn nữa, đòi tiên thuật từ ý chí Chân Tiên, sẽ đơn giản hơn đòi tiên thuật từ vị tiên nhân kia!"

"Chỉ có điều, lúc trước ta đánh cắp nhiều lực lượng của bản ý chí tôn Chân Tiên nhiều như vậy, hiện tại lại đi tìm ý chí Chân Tiên..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên cười một tiếng, chỉ cần phong ấn của ý chí Chân Tiên chưa hoàn toàn giải trừ, không có khả năng trở mặt với hắn!

Hắn chỉ cần tìm một lý do thích hợp, thuận tiện để đôi bên lùi một bước là được!

"Bây giờ nhân quả trên người ta còn chưa hoàn toàn trảm sạch"

"Tạm thời không thể đi độ trận đạo kiếp thứ sáu mươi lăm"

"Trực tiếp tìm ý chí Chân Tiên hỏi thăm một chút kiến thức đạo kiếp, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, mới có thể tiếp tục độ kiếp."

"Lại thuận tiện lấy mấy môn tiên thuật lợi hại một chút..."

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng vì đề phòng làm phiền ý chí Chân Tiên ra tay, không thi triển [Thỉnh Tiên Thuật] mà trực tiếp đứng lên từ trên vương tọa, tâm niệm vừa động, trong hư không trước mặt lập tức xuất hiện một cánh cửa nguyền rủa nguy nga.

Bùi Lăng nhanh chân bước vào trong cửa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Luân Hồi tháp.

Cát vàng cuồn cuộn che ngợp bầu trời, cuối cùng nhợt nhạt là bóng tối mênh mông vô bờ.

Lúc cát sỏi đầy, một cánh cửa nguyền rủa ầm vang xuất hiện.

Bùi Lăng đi ra từ bên trong, nhìn quanh một vòng, chợt bước đi trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối quen thuộc mãnh liệt trào tới, lúc hắn đạp không mà đi, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng xì xào bàn tán, cùng lúc đó giọt nước ướt sũng nhỏ xuống trong khu rừng hình thù kỳ quái, khí tức ướt lạnh, ngai ngái tràn ngập chóp mũi, cùng tiếng xột xoạt khắp nơi, trong mảnh hoang mạc này như quỷ quái khắp nơi trên đất.

Bùi Lăng chỉ cất bước trong bóng tối giây lát, chẳng mấy chốc đi đến bên cạnh chín cột trụ.

Tiếng ầm ầm từng cơn, ánh sáng tím xanh thỉnh thoảng chiếu khắp thiên địa.

Lít nha lít nhít xiềng xích quấn quanh cột trụ màu trắng, uốn lượn xuống, chui vào phù văn phong cấm.

Tất cả đều không khác với hình ảnh lúc hắn thấy ở trong U Tố mộ.

Chương 2548: Ác mộng luân hồi

Phía dưới một cột trụ trắng trong số đó, có một bóng dáng hoàn mỹ mà ánh mắt không thể trông thấy, thần niệm cũng không thể xuất hiến, chỉ có trong cảm giác mờ mịt hư vô gần như không tồn tại.

Chính là vị tiên nhân lâm trần kia!

Bùi Lăng cũng dừng chân dưới chín cột trụ, hắn nhìn phù văn phong cấm, khẽ gật đầu, nói: "Mạc tiên hữu, làm không tệ!"

"Lần này chỉ là tiểu tiên hạ giới, vốn ta dự định tiện tay giải quyết."

"Nhưng Mạc tiên hữu ra tay cũng giống vậy."

Tiếng nói vừa dứt, tên tiên nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía Bùi Lăng, hắn ta vốn hư ảo như không, phàm nhân không thể thấy thân hình, đột nhiên lộ ra từ trong hư không!

Dung mạo, tiếng nói, dáng vẻ, quần áo... Tất cả mọi thứ của hắn ta đều hoàn mỹ, ngoại trừ cái đó ra không còn lời lẽ nào có thể hình dung.

Lúc này, tiên nhân nhìn Bùi Lăng, tiếng nói lạnh băng hùng vĩ:

"Phàm nhân hạ giới cấu kết với Đọa Tiên, xúc phạm thiên điều, làm trái thiên cương!"

"Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội ác từng đống, tội không thể tha thứt"

"Huỷ bỏ tu vi, xóa đi ký ức, đánh vào tiểu thiên thế giới, là trâu là ngựa, trăm sinh muôn đời, không thể nhập đạo!"

Giọng tiên nhân như rừng lại suối, sục sôi réo rắt, lại vô cùng to lớn.

Ấn chứa trong đó sự uy nghiêm không có gì sánh kịp, cảm giác sâm nhiên như miệng ngậm thiên hiến, một lời đã nói ra như luật pháp, thiên điều, không thể làm trái.

Tiên nhân thoát khốn! ?

Bùi Lăng lập tức hoảng hốt, vừa rồi hắn chỉ nói vậy mà thôi, thật... Sao Đọa Tiên trực tiếp tưởng thật? !

Ngay lúc cơ bắp quanh người Bùi Lăng căng cứng, pháp lực cuồn cuộn vận sức chờ phát động, lúc chuẩn bị lập tức trốn chạy, bóng tối xung quanh hơi rung động, lại là cảnh tượng thay đổi.

Một tòa đài cao nguy nga ầm vang xuất hiện ở trước mặt hắn!

Toà đài cao này đứng sừng sững giữa hư không mênh mông như gió nổi lên trên đất bằng, cao ngất cheo leo, trong hùng tráng không che đậy sự túc sát.

Bốn phương tám hướng quanh hắn có oán giận, không dám, sợ hãi, sát ý... Cuồn cuộn quanh quẩn như biển giận sóng to, bành trướng mãnh liệt.

Trên đài điêu khắc vô số chữ triện cổ xưa, khí tức xa xưa như đến từ vô số năm tháng, lại chưa từng bị thời gian ma diệt, vẫn tản ra uy áp cuồn cuộn khiến người ta sợ hãi.

Trên đài cao, thiên uy phun trào như thực chất.

Lực lượng chữ triện bay lên hóa thành gông xiềng nặng nề, vẫn khóa lại một bóng dáng hoàn mỹ.

Ở phía trên nó, lưỡi dao to lớn đã hoàn thành ngưng tụ, sương nhận bắn mắt làm người ta sợ hãi.

Một bóng dáng thanh tao lịch sự xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, dung mạo của nàng đoan trang thanh lệ, mị nhan dính lý, má lúm đồng tiền diễm tư, chính là Trang Thục công chúa!

Lúc này, trang phục của Trang Thục công chúa khác biệt với lúc ở trong tiên mộng rất lớn.

Nàng không mặc váy hoa mỹ của công chúa phàm tục, mà mặc một bộ tiên quan áo bào có sự tương tự vi diệu với tiên nhân lâm trần, dáng vẻ đoan trang, hai đầu lông mày xinh đẹp lịch sự tao nhã, không giận tự uy, Phượng Nghi tự nhiên như sinh linh tôn quý trong phàm nhân, hóa thành người quan sát trên chín tầng trời.

Cao xa, lạnh lẽo, uy nghiêm.

Giọng công chúa lạnh nhạt: "Xúc phạm thiên điều thì như thế nào?"

"Thiên cương thiên điều chỉ là một ít pháp tắc khá đặc thù"

"Chúng ta là người cầu đạo, vì cầu đại đạo, trăm chết không từ."

"Chỉ là làm trái, không cần phải nói!"

"Những người gọi là tiên nhân các ngươi, đã từng hưởng thụ tháng năm dài đằng đẳng, lại không có chút dũng khí cầu đạo nào.

"Cả ngày nóng vội xao động dưới thiên cương thiên điều, đã sớm mất đi bản tâm tu hành của chúng ta!"

"Ví dụ như Bùi tiên hữu cũng là tiên nhân phạm phải rất nhiều thiên điều, lâm trần ẩn núp tại đây."

"Tán tiên nho nhỏ nhà người thật nực cười, ngay cả điều này cũng không nhìn ra!"

Vẻ mặt tiên nhân thay đổi, lập tức nhìn về phía Bùi Lăng: "Ngươi cũng là Đọa Tiên?"

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động như không hề bị lay động, thật ra biến cố trước mắt quá đột ngột, hắn còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì.

Lúc này, thấy Bùi Lăng không có ý trả lời, Trang Thục công chúa bình thản nói: "Ta và Bùi tiên hữu mới thật sự là tiên!"

Tiếng nói vừa dứt, lưỡi đao treo cao trên đỉnh đầu tiên nhân âm vang chém xuống!

Phốc! !!

Khí tức mờ mịt cao xa lập tức tăng vọt, tiên huyết bắn tung toé, tiên nhân trực tiếp bị bêu đầu.

Ngay sau đó, hư không hơi rung chuyển, bóng tối đậm đặc mãnh liệt trào ra.

Chín cột trụ che trời, vô số xiềng xích thiên kiếp quấn quanh từng đống, cùng nhau chui vào mặt đất, lúc này lại xuất hiện một cái hố sâu, tản ra mùi khét mơ hồ.

Trên mặt đất, phù văn phong cấm đã sớm tổn hại gần như không còn, lực lượng giam cầm biến mất không còn tăm tích.

rầm rầm...

Dường như vô số lũ lụt lao nhanh trong tiếng vang mãnh liệt, một bộ quan tài huyết sắc treo cao giữa chín cột trụ, tản ra khí tức sa đọa, hỗn loạn, bạo ngược cuồn cuộn.

Bóng dáng hoàn mỹ cũng như vừa rồi, đứng bên cạnh một cây cột trắng trong đó, không nhúc nhích.

Tất cả vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao.

Tiên nhân lập tức mở mắt, nhìn về phía Bùi Lăng, chợt không do dự chút nào, bàn tay nâng lên trùng điệp vỗ xuống!

Chương 2549: Ác mộng luân hồi (2)

Chưởng kình vừa ra, uy áp vô cùng kinh khủng đã nhét đầy phương thiên địa này, lông tóc cả người Bùi Lăng dựng đứng, trong tối tăm như cảm thấy nguy cơ cực lớn giáng xuống đầu, dường như trong nháy mắt hắn sẽ bị đập thành biển thịt!

Hắn vừa ổn định lại tâm trạng, lập tức nhấc lên cao cao.

Pháp lực quanh người Bùi Lăng phồng lên, vội vàng muốn thi triển tiên thuật, ngăn cản công kích của đối phương, nhưng ngay sau đó...

Bóng tối xung quanh như gió thổi hồ nước chầm chậm lay động trong màn đêm, Trảm Tiên thai đứng sừng sững giữa hư không lại xuất hiện ở trước mặt.

Chưởng kình của tiên nhân lập tức hóa thành từng cổ triện rơi vào trên đài, tiến thêm một bước tăng cường giam gông xiềng cầm hắn ta!

Trang Thục công chúa cũng như vừa rồi, lại xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, thản nhiên mở miệng hỏi: "Bùi tiên hữu, lần này đến đây tìm ta là có chuyện gì?"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hiện tại tình cảnh này vẫn là mộng cảnh của Đọa... Ý chí Chân Tiên!

Hắn vội ho một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này bình thản nói: "Lần này ta đến đây là đặc biệt vì Mạc tiên hữu."

"Mặc dù thực lực của tiểu tiên này chỉ là hạng người hời hợt, không quan trọng gì, nhưng phong ấn tiên hữu chưa phá giải hết, sợ rằng sẽ ghét hắn quấy rầy."

"Bây giờ thấy Mạc tiên hữu tự tìm niềm vui, cũng thấy yên tâm"

Lúc này vẻ mặt Bùi Lăng không có chút rung động nào, giọng điệu tùy ý như trò chuyện việc nhà, căn bản không đặt tiên nhân ở trong mắt, lại hoàn toàn quên vừa rồi bị tiên nhân dọa đến muốn bỏ chạy...

Nghe vậy, Trang Thục công chúa lại không nghi ngờ điều gì.

Nơi này là giấc mơ của nàng, tất cả đều chạy không khỏi cảm giác của nàng.

Vừa rồi Bùi tiên hữu thật sự thở phào nhẹ nhõm...

Công chúa lập tức nói: "Tân tiên một giới mà thôi."

"Lần trước, hắn mượn khí số chín tông Bàn Nhai giới, cộng thêm ta không hề đề phòng, lúc này mới bị hắn phong ấn"

"Nhưng lần này nhờ có Bùi tiên hữu không ngừng âm thầm giải trừ phong ấn cho ta"

"Thủ đoạn của Bùi tiên hữu cao minh, ra tay bí ẩn, lại khiến ta có một lần tiên cơ."

"Ta đã ra tay trước, tất nhiên tán tiên này không có chỗ đánh trả"

"Chỉ có điều, bây giờ phong ấn chưa bị phá hủy hoàn toàn, ta có thể dùng không nhiều lực lượng"

"Nếu sinh linh bình thường chết trong đại mộng, cũng lập tức tiêu vong trong hiện thế"

"Nhưng dù sao tán tiên này đến từ thượng giới, còn có tiên chức mang theo, ở một mức độ nào đó có thể chống cự mộng cảnh ăn mòn.

"Hiện tại chỉ cần hắn cho là mình bất tử, trong thời gian ngắn ta không thể thật sự trảm diệt hắn!"

"Đương nhiên, nếu phong ấn của ta có thể tiến thêm một bước cối ra, việc này sẽ trở nên rất đơn giản"

Tiếng nói vừa dứt, tiên nhân lại bị chém đầu, Trảm Tiên thai nhạt lại, Vĩnh Dạ hoang mạc xuất hiện, tiên nhân ra tay với Bùi Lăng, xung quanh biến hóa, Trảm Tiên thai lại xuất hiện.

Toàn bộ mộng cảnh lại một lần luân hồi!

Thấy tất cả đều nằm trong sự khống chế của ý chí Chân Tiên, hơn nữa ý chí Chân Tiên chỉ quan tâm vấn đề phong ấn, không hề nhắc đến việc bị hắn đánh cắp lực lượng, Bùi Lăng hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào, lúc này bắt đầu nói đến chính sự...

"Mạc tiên hữu" Bùi Lăng nghiêm mặt mở miệng: "Phương thế giới này, đạo kiếp tu sĩ Độ Kiếp kỷ chia làm bảy bảy bốn mươi chín kiếp, tám tám sáu tư kiếp và chín chín tâm mươi mốt kiếp."

"Nhưng không biết đạo kiếp sau sáu mươi bốn kiếp, cần vượt qua như thế nào?"

"Lại chỗ nào cần phải chú ý?"

Nói đến đây, hắn lập tức quang minh lẫm liệt bổ sung: "Vốn loại vấn đề này đối với ngươi và ta chỉ là liếc qua thấy ngay, căn bản không có ý nghĩa để thảo luận"

"Nhưng ta có một lô đỉnh, xưa nay hầu hạ ôn nhu cẩn thận, ta cũng không nõ trách móc nặng nề, nhưng ngộ tính của nàng quá kém, liên quan tới vấn đề này, ta đã lặp đi lặp lại giảng giải hơn một trăm lượt, nàng vẫn nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không biết gì cất"

"Vì vậy, chỉ có thể thỉnh giáo đạo hữu có cách giải thích nào dễ hiểu hơn, thuận tiện cho loại người ngu đại này?"

Sắc mặt Trang Thục công chúa bình tĩnh, lập tức biết lô đỉnh gì đó là đối phương bịa ra, loại kiến thức cơ bản này là Bùi tiên hữu tự muốn hỏi!

Thế nhưng, vị Bùi tiên hữu này luôn cái này không hiểu, cái kia cũng không biết, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen.

Nghĩ tới đây, công chúa rất dứt khoát nói: "Còn có một loại, Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp!"

"Phương thế giới này, vốn lúc độ kiếp không coi trọng quá nhiều."

"Chỉ có điều, sau khi Kiến Mộc bị hủy, tiên lộ giới này bị đoạn tuyệt, đại đạo có thiếu"

"Sau bốn mươi chín kiếp, cần độn đến vực ngoại hư không, thoát khỏi gông cùm xiềng xích giới này, mới có thể tiếp tục dẫn kiếp."

"Sau sáu mươi bốn kiếp, thì cần trảm trừ tất cả nhân quả với phương thế giới này, nếu không, chỉ cần nhiễm nhân quả giới này sẽ ô nhiễm đạo đồ, từ đây vô duyên với tiên."

"Sau tám mươi mốt kiếp, lại cần đại đạo bản nguyên để bổ sung giới đạo có thiếu đến từ đại đạo này..."

Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp?

Vô duyên với "tiên"?

Đại đạo bản nguyên?

Bùi Lăng cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ bất ngờ.

Ý chí Chân Tiên nói tới những điều này, hắn cũng không biết cái gì.

Chương 2550: Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp

Thậm chí sư tôn Dược Thanh Anh và "Phục Cùng" tổ sư nhắc đến đạo kiếp Độ Kiếp kỳ với hắn, cũng chưa từng nhắc tới chuyện này!

Đầu tiên là Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp, đây cũng là đạo kiếp phía trên chín chín tám mươi mốt kiếp!

Trận đạo kiếp đầu của hắn là ngày thứ mười canh giờ thứ mười sau khi tiến vào Độ Kiếp kỳ, cộng thêm hệ thống chỉ chọn tốt nhất... Rất có thể hắn là Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp mà ý chí Chân Tiên nói tới!

Chỉ có điều, trảm trừ tất cả nhân quả ở phương thế giới này...

Hiện tại hắn chắc chắn không làm được.

Nhưng lần trước hệ thống nhắc nhở, vì sao [Không lo nhân quả] đã hoàn thành?

Còn có đại đạo bản nguyên...

Lúc trước đối mặt với Yêu Đế, đối phương đã từng nhắc tới hai chữ "Bản nguyên"...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục nói: "Tên lô đỉnh kia của ta chắc là Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp"

"Hiện tại hắn đã độ xong sáu mươi bốn kiếp, phải như thế nào mới có thể xác nhận... Lô đỉnh kia của ta muốn biết làm như thế nào mới có thể xác nhận đã chém hết tất cả nhân quả trên người, có thể độ kiếp thứ sáu mươi lăm?"

Trang Thục công chúa nghi ngờ, hiện tại ý của Bùi tiên hữu rất rõ ràng, đối phương muốn tiếp tục độ đạo kiếp!

Hành động lần này của Bùi tiên hữu... Là dự định bỏ qua tiên khu đã từng, dùng bộ thân thể hiện tại một lần nữa thành tiên?

Thế nhưng, Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp...

Nội tình bộ thân thể này cũng đáng giá để đối phương làm như vậy!

Suy nghĩ đến đây, Trang Thục công chúa khẽ ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh đầu Bùi Lăng.

Chẳng mấy chốc, trên mặt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Nhân quả trên người Bùi tiên hữu thật sự vẫn chưa chém hết, nhưng...

Chung chủ chín tông, U Minh chỉ vương, Thanh Yếu chỉ đế...

Đối phương biến toàn bộ Bàn Nhai giới thành đồ của mình!

Nếu là vật sở hữu của mình, dù đã từng xảy ra chuyện gì, đều là việc giữa mình và mình, như thế không tồn tại cái gọi là nhân quả!

Cũng không cần lại trảm nhân quả gì đó!

Thủ đoạn giải quyết nhân quả như thế, ngược lại thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng!

Hiện tại Bùi tiên hữu hỏi nàng chuyện này, chắc là lần đầu tiên nếm thử, tìm đến nàng xác nhận cách này có được hay không!

Nhận ra điểm ấy, ánh mắt Trang Thục công chúa nhìn về phía Bùi Lăng lập tức trở nên cực kỳ thân thiết.

Vì thăm dò đại đạo bỏ qua vô số năm tháng rèn luyện tiên khu, lấy thân phàm tục lại phi thăng thành tiên, không sợ thất bại, không sợ hậu quả, không nhận năm tháng dài đằng đẳng của tiên nhân, không vì trường sinh cửu thị mà lười biếng... Cho dù đồng thọ cùng trời đất, vẫn say mê đại đạo, có can đảm khiêu chiến thứ không biết, nghĩ thứ tiền nhân không thể nghĩ, đi đường tiền nhân không thể đi, có chết cũng không từ, hoàn toàn giống lúc nàng bắt đầu làm trái thiên cương vào trước đó!

Trang Thục công chúa lập tức nói: "Cách này có thể được!"

"Bùi tiên hữu có thể trực tiếp độ kiếp thứ sáu mươi lăm!"

Thấy giọng điệu ý chí Chân Tiên kiên định, nói mình có thể trực tiếp độ kiếp, Bùi Lăng lập tức yên lòng, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra điều không đúng!

Hắn vội vàng giải thích: "Không phải ta muốn độ kiếp thứ sáu mươi lăm, là lô đỉnh kia của ta!"

Trang Thục công chúa ngẩn ngơ, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Là ta nói sai, lô đỉnh Bùi tiên hữu có thể trực tiếp độ kiếp thứ sáu mươi lăm"

Ý chí Chân Tiên này chưa từng gặp lô đỉnh mà hắn nói, sao có thể xác nhận lô đỉnh bịa ra kia có thể độ kiếp hay không?

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, nhưng vì đề phòng chân tướng mình không phải tiên nhân bị bại lộ, hắn cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều về vấn đề này, lúc này lại nói: "Lô đỉnh kia của ta còn muốn biết Bản nguyên là cái gì, phải thu hoạch thế nào?"

"Liên quan tới điểm này, ta đã giải thích với lô đỉnh kia rất nhiều lần"

"Nhưng ta nói quá thâm ảo, từ đầu đến cuối lô đỉnh kia không thể nào hiểu được, cho nên muốn thỉnh giáo cách nhìn của Mạc tiên hữu một chút?"

Trang Thục công chúa không rung động chút nào, lập tức nói:

"Bản nguyên là một loại trong pháp tắc."

"Sau khi thành tiên có thể chấp chưởng đại đạo."

"Bất kỳ pháp tắc gì cũng có thể trở thành Bản nguyên"

"Muốn để pháp tắc do mình nắm giữ trở thành Bản nguyên, chỉ cần tru diệt tất cả những sinh linh khác nắm giữ đầu pháp tắc kia."

"Sau đó một mình chiếm cứ toàn bộ lực lượng đầu pháp tắc kia"

"Như thế, sự tồn tại duy nhất nắm giữ đầu pháp tắc kia có thể trở thành đầu nguồn của đầu pháp tắc kia"

"Này tức là Bản nguyên!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức nhớ tới một việc, ban đầu ở Bạch Thảo trấn: "Nghịch" cũng không cần danh ngạch Phù Sinh kỳ cục, nhất định phải đối địch với hắn!

Hiện tại xem ra, chắc là "Nghịch" muốn trở thành "Bản nguyên"!

Không chỉ có như thết Lúc ấy "Nghịch" chắc chắn biết việc "Bản nguyên", bởi vậy từ thời khắc hắn xuất hiện ở Bạch Thảo trấn, đối phương đã cho rằng hắn cũng muốn trở thành đầu "Bản nguyên" của pháp tắc kia!

Vì vậy, trong mắt của "Nghịch", từ lúc bắt đầu quan hệ của đôi bên đã là không chết không thôi!

Đối phương không thể cúi đầu trước hắn!

Ngoại trừ chuyện này, năm đó hắn đạt được đầu "Pháp": "Quên"

này trong Bồng Doanh quan, hệ thống lại một mực đưa tặng Kế Sương Nhi cho hắn, chắc cũng vì lý do "Bản nguyên"!

Hiện tại đầu pháp tắc "Quên" này, cũng chỉ có hắn và Kế Sương Nhi nắm giữ...

Chương 2551: Đại đạo Bản nguyên

Bốn đầu pháp tắc còn lại, ý chí Chân Tiên cũng có đầu pháp tắc "Ngủ" này, cũng không phải "Bản nguyên".

Ba đầu pháp tắc "Chúng", người gỗ, [Diễn Pháp Lục Lệnh] này, cho đến bây giờ hắn còn chưa thấy những sinh linh khác sử dụng, tạm thời không thể xác định có phải "Bản nguyên" hay không...

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Trang Thục công chúa nói tiếp: "Chính tiên càng nhiều, Bản nguyên bỏ trống càng ít"

"Thế nhưng, sau đại chiến hồng hoang, có rất nhiều chính tiên vẫn lạc, vì vậy Bản nguyên vô chủ có rất nhiều"

"Hiện tại Phù Sinh cảnh, còn có yêu tộc Thanh Yếu sơn đều có rất nhiều Bản nguyên."

"Hiện tại Bùi tiên hữu nắm giữ pháp tắc, đã có hai đầu Bản nguyên."

"Tiếp theo, nếu tiên hữu khôi phục tiên vị của mình, hai đầu Bản nguyên này là đại đạo do ngươi chấp chưởng"

"Tất cả những thứ có liên quan đến hai đầu Bản nguyên này đều thuộc về tiên hữu chưởng quản"

"Thế nhưng, cùng là Bản nguyên cũng có mạnh yếu."

"Một đầu đại đạo Bản nguyên, đi càng nhiều người, đường càng rộng rãi hơn, uy năng đại đạo cũng càng mạnh!"

"Người đi càng ít, đường càng hẹp, uy năng cũng có hạn"

"Bởi vậy, trước khi thành tiên, pháp tắc Bản nguyên chỉ có thể có một người nắm giữ."

"Nhưng sau khi thành tiên, pháp tắc Bản nguyên hóa thành đại đạo Bản nguyên, hậu bối nắm giữ đầu pháp tắc này càng nhiều càng tốt!"

"Bây giờ chín môn phái lớn Bàn Nhai giới chính là như thế"

"Tổ sư khai phái chín tông đều nắm giữ đại đạo Bản nguyên."

"Chỉ cần đệ tử hậu bối của bọn họ đạp vào đại đạo do tiên tổ lưu lại, lĩnh hội pháp tắc trong đó, dù tổ sư khai phái chín tông không hề làm gì, cũng càng ngày càng mạnh"

"Đầu đại đạo này cũng uy năng tăng nhiều."

"Tu sĩ hậu bối đi đến đầu đại đạo này, tất nhiên cũng càng mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh khác!"

"Một vị trước mặt này chưa từng nắm giữ Bản nguyên, vì vậy chỉ là một tán tiên..."

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, hắn có hai đầu "Bản nguyên"... Chắc là người gỗ và [Diễn Pháp Lục Lệnh] !

Lúc trước hắn Độ Tâm ma kiếp, pháp tắc khác đều xuất hiện dung hợp, chỉ có người gỗ và [Diễn Pháp Lục Lệnh], mỗi lần đều là Tâm Ma kiếp đơn độc!

Rõ ràng hai đầu pháp tắc này đều là bốn đầu pháp tắc khác biệt!

Ba đầu pháp tắc "Quên": "Nghịch": "Ngủ" này, hắn đều không phải người khống chế duy nhất.

Còn "Chúng"... Nghe ý của ý chí Chân Tiên, rất có thể phương thế giới này không người nắm giữ đầu pháp tắc này, nhưng thượng giới cói Như vậy xem ra, lúc trước "Chú" lưu lại truyền thừa ở U Tố mộ, cũng không đơn thuần là vì trảm nhân quả, nếu hậu bối tìm hiểu cùng một pháp tắc nguyền rủa, vậy "Bản nguyên" của đối phương cũng có thể như tổ sư khai phái chín tông, không ngừng mạnh lên... Nhưng hậu bối lĩnh hội pháp tắc của hắn ta khá xui xẻo!

Bởi vì "Chú" mới phi thăng mấy ngàn năm, số lượng sự tồn tại lĩnh ngộ pháp tắc của hắn ta tuyệt đối không quá nhiều, tương ứng đại đạo của hắn ta rất yếu!

Cũng may hắn không lĩnh hội pháp tắc của "Chú"!

Thấy ý chí Chân Tiên đã nói gần hết về "Bản nguyên", Bùi Lăng lập tức nói: "Tên lô đỉnh kia của ta sắp đi tiên lộ."

"Ta thưởng xuống mấy môn tiên thuật lợi hại, nhưng lại không học được..."

Còn chưa nói hết câu, Trang Thục công chúa điểm ra một chỉ, một tia ô quang phá vỡ hư không, [Minh Thiên Chi Vụ] đậm đặc tới cực điểm đột nhiên chui vào mi tâm Bùi Lăng.

Theo một trận khí tức lạnh lẽo tận xương, chỉ một thoáng rất nhiều tin tức tiên thuật phức tạp như trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng tràn vào trong đầu Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ...

Trong bóng tối, lôi đình từng trận.

Chín cột trụ che trời mà lên, xiềng xích thiên kiếp quấn quanh trên đó bị lôi điện tấn công, không ngừng va chạm, rầm rầm, rầm rầm... Tiếng động như hồng thủy tràn lan xen lẫn tiếng xì xào bàn tán như không giờ khắc nào không vang lên bên tai che ngợp bầu trời.

Dưới một cây cột màu trắng, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra.

Nhìn vị tiên nhân có thể nhìn thấy cùng không nhìn thấy, hắn không do dự chút nào, bóng dáng lập tức biến mất khỏi phương thiên địa này.

U Tố nộ.

Trong hư không, vương tọa đen nhánh nhẹ nhàng trôi nổi.

Màu sắc vương tọa như mực, trên đó có đường vân xích hồng rậm rì hiện ra, tản ra khí tức nguyền rủa cuồn cuộn.

Đột nhiên, một bóng người huyền bào xuất hiện trên vương tọa, khí tức của hắn nội liễm, trong đôi mắt bình thản, chính là Bùi Lăng.

Trở về U Minh chi địa, hắn lập tức tâm niệm vừa động, lấy ra một bức tranh cổ xưa.

Trong bức tranh, mây khói mờ mịt như thiên hải một màu, mênh mông bao la, nhưng màu sắc ảm đạm, lạnh lẽo quỷ quyệt.

Mây khói lượn lờ, một bóng người huyền bào yên tĩnh đứng đó, ánh mắt hắn bình tĩnh không lay động, khí tức thu liễm như phàm nhân, khí thế toàn thân lại như núi cao lồng lộng, chỉ tùy ý đứng đã chống ra một phương thiên địa.

Chính là quyển trục các đời tổ sư Trọng Minh tông dùng để truyền thừa mà "Phục Cùng" cho hắn!

Bùi Lăng nhìn qua bức tranh, hắn trong tranh có mây khói chen chúc, lập tức cuồn cuộn như sóng, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành sáu hàng vân triện giữa không trung...

Đao bất ly thân.

Ra khỏi vỏ thấy máu.

Rút đao không lùi.

Không lục phàm nhân.

Không ham sống, không sợ chết.

Trảm pháp trảm đạo trảm mệnh trảm tiên ma.

Chương 2552: Tranh đoạt "Bản nguyên"

Trong giây lát những vân triện này xuất hiện trong bức tranh, chợt hóa thành một thanh trường đao xen lẫn vô số phù văn hoa mỹ, thân đao hơi chấn động, phát ra tiếng gào bén nhọn, trong chớp mắt rơi vào lòng bàn tay người trong bức tranh, toàn bộ hình ảnh có ánh sáng lưu chuyển, Huyết Sát xông lên trời không, khiến hư không xung quanh dao động, thật lâu mới dần lắng lại.

Đao ý lạnh thấu xương vẫn lưu lại ở ngoại giới!

Nhìn qua tình cảnh này, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó ống tay áo vung lên một cái, thu hồi bức tranh.

Sau khi pháp tắc "Bản nguyên" trở thành đại đạo "Bản nguyên", người đi đầu đại đạo này càng nhiều càng tốt!

Bởi vậy, hắn muốn lưu lại pháp tắc đao đạo trong truyền thừa, cung cấp cho hậu nhân lĩnh hội.

"Mặc dù truyền thừa Trọng Minh tông chỉ có các đời Thánh Tử Thánh Nữ mới có thể tiếp xúc, nhưng chỉ cần giống Cửu A Lệ thị, Phù Quang Tư Hồng thị, Chẩm Thạch Tô thị, phàm là có một tên đệ tử thiên kiêu đạt được truyền thừa, thành hôn sinh con, khai chỉ tán diệp cho Thánh tông, đầu pháp tắc này vẫn có thể lưu truyền rộng rãi trong hậu tự"

"Thế nhưng, lưu lại một đầu Bản nguyên cho Trọng Minh tông là đủ"

"Cân nhắc đến đệ tử hậu bối chết yểu giữa chừng, ngộ tính có hạn, thậm chí không có hứng thú với thành gia..."

"Đầu Bản nguyên Người gỗ này là một phần truyền thừa khác, để lại bên trong trường tư thục Khê Ngọ..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra một cái Dưỡng Hồn túi đẳng cấp cao, trên đó phù văn sáng tắt, âm khí quanh quẩn nặng nề, sau khi cái túi mở ra, một sợi khói đen lập tức thoát ra từ bên trong, nhanh chóng trốn đến phương xa.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn sợi khói đen này, không có bất kỳ động tác gì.

Sợi khói đen kia lôi ra một đạo quỹ tích màu xám đậm giữa không trung, tốc độ đã tăng đến cực hạn nhưng dù hắn bỏ chạy như thế nào, từ đầu đến cuối đều cách Bùi Lăng chỉ nửa cánh tay, quanh quẩn không thể kéo ra khoảng cách!

Trong giây lát, phát hiện tình huống không đúng, khói đen dừng lại hóa thành một bóng người hư ảo, hắn ta mặt mày thanh tú lại hung ác nham hiểm, vẫn duy trì dáng vẻ nam đồng "Tiểu Nghịch"

ở Bạch Thảo trấn, chính là "Nghịch"!

"Nghịch" nhìn qua Bùi Lăng, bình thản nói: "Ngươi không giết được ta!"

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào, hiện tại hắn muốn lấy được bản nguyên của đầu pháp tắc "Nghịch" này, nhất định phải thu hồi tất cả lực lượng của đầu pháp tắc này.

Hiện tại sự tồn tại nắm giữ đầu pháp tắc này, chỉ có hắn và "Nghịch", Hắn chỉ cần diệt sát "Nghịch", cướp đoạt tất cả của hắn ta là được!

Chỉ có điều, ban đầu ở Bạch Thảo trấn: "Nghịch" ra tay với hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị.

Hiện tại câu "không giết được" này...

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là "Nghịch" có giữ lại một tay.

Đối phương còn phân tán đầu pháp tắc này đến nơi khác!

Như loại tồn tại của "Nghịch" này, chỉ cần pháp tắc bất diệt sẽ không tiêu vong thật sựt Nếu hiện tại hắn diệt sát nó, nó có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc bố trí tốt từ trước đó ở nơi khác để phục sinh.

Như thế, giết "Nghịch" cũng như thả "Nghịch" đi!

Đương nhiên, chết một lần, đối phương chắc chắn không tránh được nguyên khí đại thương...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ mỉm cười, nếu là lúc trước gặp phải loại tình huống này, hắn chỉ có hai lựa chọn: Thứ nhất là nghĩ cách sưu tập manh mối; thứ hai là trực tiếp bàn điều kiện với đối phương.

Cái sau hẳn là mục đích hiện tại của "Nghịch", mặc dù đối phương tranh đoạt "Bản nguyên" thất bại, vẫn còn thẻ đặt cược giữ mệnh cuối cùng...

Chỉ có điều, thực lực hiện tại của hắn đã không cần rắc rối như thết Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng và vương tọa nguyền rủa nhạt đi từng chút một như màu mực vào nước.

Hư không biến ảo, sau một phen kỳ quái, Bạch Thảo trấn lúc chạng vạng tối hiện ra.

Trấn nhỏ khói bếp lượn lờ, trong tiểu viện một cửa riêng ở ngõ hẹp, nam đồng mặt không thay đổi ngồi xếp bằng trên đá xanh, ngửa đầu nhìn trời, mắt sắc âm u lạnh lẽo.

Ngoài viện, có tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, chẳng mấy chốc ở cổng có một tràng tiếng thảo luận rất nhỏ, nam tử trưởng thành thân hình cao lớn, áo vải không che đậy được khí chất cao quý mang theo con mồi đẩy cửa vào.

Phụ nhân dưới lò nghe được tiếng động, vừa lau tay lên tạp dề vừa bước nhanh ra nghênh đón, nhìn thấy hươu heo đẫm máu, lập tức lộ ra vẻ vui mừng rỡ ràng: "Lần này săn được đồ lớn?"

Hai vợ chồng sơn dã khẽ trò chuyện, sắc mặt "Nghịch" hờ hững nhìn qua, tiện tay lấy ra một đoạn ngón tay từ trong hư không, bắt đầu nhai nuốt "răng rắc": "răng rắc" như ăn vặt.

Ngay lúc này, nó ngẩn ngơ, đột nhiên cảm giác hình như mình quên cái gì đó.

Nhưng nghiêm túc suy nghĩ, lại phát hiện tất cả như thường.

Toàn bộ Bạch Thảo trấn không có bất cứ vấn đề gì.

Ngay vào lúc này: "Nghịch" phát hiện có sinh linh ngoại lai tới gần Bạch Thảo trấn.

Nó lập tức ngẩng đầu, nhìn đến cửa vào trấn nhỏ, lập tức cong khóe môi, lộ ra nụ cười gẵn.

"Tất cả ba nhóm người..."

"Yểm cũng đến đây..."

"Thực lực của ta chưa khôi phục lại đỉnh phong, chưa chắc có thể đánh bại Yểm đã đi đến tiên lộ."

"Như vậy, tất cả đều nghịch phản!"

"Sinh linh đi vào trước, là sinh linh đi vào cuối cùng."

"Sinh linh đi vào cuối cùng, là sinh linh đi vào đầu tiên!"

Chương 2553: Tranh đoạt "Bản nguyên" (2)

"Thua là thắng!"

"Thắng là thua!"

"Tâm Mộc không chịu phái yêu tôn tới giúp ta, ta sẽ tự giải quyết Yểm!"

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, toàn bộ quy tắc trong Bạch Thảo trấn lập tức dựa theo suy nghĩ của "Nghịch", lặng yên thay đổi.

Chẳng mấy chốc, một nhóm tán tu cảnh giác xung quanh, đá lẹt xẹt đi tới Bạch Thảo trấn.

Sau đó là Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang, yêu tộc hoàng triều mặt mũi cứng ngắc đi theo sau lưng bọn họ.

Cuối cùng là một cỗ quỷ kiệu hoa lệ, do tám tên quỷ vật xanh đen khôi ngô cao lớn nâng, nhẹ nhàng bay vào trong trấn.

Chỉ có điều, ngay lúc bọn họ đi ngang qua bia đá viết ba chữ "Bạch Thảo trấn" ở đầu trấn Bạch Thảo trấn, trật tự đột nhiên biến ảo.

Cỗ quỷ kiệu âm khí sâm nhiên kia là người đầu tiên xuất hiện ở đầu trấn, hắn không dừng lại chút nào, tiến quân thần tốc, đi thẳng đến tòa dân cư nào đó.

Sau đó là Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang, yêu tộc hoàng triều đi vào trong trấn, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang lập tức lấy thần niệm đảo qua toàn bộ trấn nhỏ, nhận ra sự khác thường ở trong trấn.

Chỉ có điều, càng phát hiện sự khác thường, bọn họ càng cảm thấy nơi đây không có bất cứ vấn đề gì!

Sau khi bàn bạc một lúc, Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang mang theo yêu tộc hoàng triều đi thẳng đến nhà trưởng trấn.

Đầu trấn lại khôi phục sự yên tĩnh, xuất hiện cuối cùng lại là nhóm tán tu vốn đi vào đầu tiên...

Toàn bộ quá trình, tình cảnh chân thực giống như đúc trước đó!

Trong hư không hỗn độn, vừa mặt Bùi Lăng bình thản, yên tĩnh nhìn qua diễn biến trong mộng cảnh.

Chẳng mấy chốc, quỷ kiệu đứng ở cửa tiểu viện của "Nghịch".

Lúc này: "Nghịch" trong viện lập tức ngẩng đầu, cách tường viện nhìn về phía quỷ kiệu, chẳng mấy chốc đã xác định đây là bản thể của "Yểm"!

Cùng lúc đó, Chung Quỳ Kính Y, Kiều Từ Quang và yêu tộc hoàng triều cũng tiến vào nhà trưởng trấn, sau khi trò chuyện một lúc, trưởng trấn nhắc đến việc xảy ra trên trấn: "Nửa canh giờ trước...

"Giết cả nhà A Dũng..."

". Đầu tiên ác quỷ cắn một đoạn yết hầu A Dũng"

"Tiếp theo ăn sạch từng chút một từ đầu đến chân..."

Nhìn qua tình cảnh này, Bùi Lăng rất rõ ràng: "nửa canh giờ trước" mà vị trưởng trấn kia đến là chỉ nửa canh giờ sau, hắn giết "Nghịch", chính là "Nghịch" giết hắn...

Lúc trước hắn giao thủ với "Nghịch" ở bên ngoài cửa nhà A Dũng, cái cổ đột nhiên đứt gãy, dường như bị cái miệng lớn vô hình cắn nuốt, sau đó lại bị từng miếng thôn phệ đầu, thân thể... Lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì chưa từng cảm thấy bất kỳ dấu vết sử dụng pháp tắc nào của "Nghịch".

Hiện tại xem ra, lại là "Nghịch" sớm bố trí.

Đối phương không vừa lên đã ra tay với Chung Quỷ Kính Y, Kiều Từ Quang, yêu tộc hoàng triều, tán tu, là vì đối phương phải dùng những người này hoàn thành khép kín đầu pháp tắc "Nghịch" này, dùng cái này để đối phó hắn!

Nhất là Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang đều là đạo lữ của hắn, có nhân quả với hắn, kéo các nàng vào trong ván cờ này làm quân cờ, có thể tiến thêm một bước tăng cường uy năng pháp tắc của "Nghịch"!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong mộng cảnh Chung Quỳ Kính Y và Kiều Từ Quang trực tiếp biến mất...

"Nghịch" lập tức phát hiện điều không đúng, nhưng ngay sau đó hắn ta đã quên chỗ nào không đúng, bắt đầu chân chính ra tay với Bùi Lăng trong mộng cảnh...

rầm rầm rầm...

Phanh phanh bang bang...

Đại chiến nhanh chóng kết thúc, tất cả hoàn toàn tương tự với tưởng tượng của "Nghịch", thực lực của Bùi Lăng quá mạnh, chiến đấu chính diện thắng được, nhưng thắng là thua, thua là thắng!

Vào một khắc cuối cùng "Nghịch" thành công đảo ngược kết cục, giết ngược Bùi Lăng, cướp đoạt pháp tắc hoàn chỉnh vốn thuộc về nó!

"Bản nguyên" đang nhìn: "Nghịch" không do dự nữa, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ yêu tộc hoàng triều và tán tu xâm nhập vào Bạch Thảo trấn!

Sau đó lại thi triển thủ đoạn, triệu hồi pháp tắc phân tán ra trước đó...

Ngay sau đó, thời gian trong mộng cảnh trực tiếp nhảy đến một tháng.

"Nghịch" lại cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, nhưng ngay sau đó nó lãng quên toàn bộ lo lắng và nghi ngờ!

Chẳng mấy chốc, rất nhiều sinh linh lui về trở về Bạch Thảo trấn.

Trong đó có tu sĩ Lưu Lam hoàng triều, có ma tu, có tán tu đã từng đi ngang qua, thương nhân phàm nhân, hiệp khách phàm nhân, người bán hàng rong... Sau khi xác nhận pháp tắc không bỏ sót: "Nghịch" lập tức cắn nuốt toàn bộ sinh linh, thu về tất cả pháp tắc phân tán ra...

Nhưng ngay chớp mắt "Nghịch" cho rằng mình sắp trở lại "Bản nguyên", tất cả trước mắt tan biến như mây khói, Bạch Thảo trấn dưới trời xanh mây trắng lặng yên biến mất, thứ xuất hiện trước mặt nó lại là không gian hỗn độn trước đó!

Cách đó không xa, vương tọa nguyền rủa lơ lửng giữa trời cao, một bóng người huyền bào ngồi vững vàng trên đó, bình tĩnh nhìn qua nó.

Nó vẫn luôn ở U Tố mộ!

Tất cả vừa rồi chỉ là một trận đại mộng!

Sắc mặt "Nghịch" đột nhiên thay đổi, đang muốn hành động nhưng ngay sau đó lại hoàn toàn lãng quên cảnh trong giấc mộng vừa rồi...

Thấy Bùi Lăng chậm chạp không trả lời: "Nghịch" âm u lạnh lẽo nói: "Tu vi của ngươi và ta đã đến trình độ như vậy, hẳn cũng đã biết."

"Sự tồn tại của chúng ta là bản thân pháp tắc!"

"Chỉ cần pháp tắc của chúng ta có bất kỳ một phần nào lưu tồn ở thế giới, bản thể có thể bất tử bất diệt"

Chương 2554: Thu về pháp tắc

"Truyền thừa của Chú là một đầu tiên lộ."

"Lúc ấy ngươi cướp đi một bộ phận pháp tắc từ chỗ ta, ta đã chuẩn bị đối mặt với ngươi một lần nữa!"

"Lần đó ở Bạch Thảo trấn kia, trước khi ta ra tay với ngươi đã sớm gửi đầu pháp tắc kia vào trong cơ thể sinh linh khó mà tính toán"

"Hiện tại, những sinh linh kia trải rộng toàn bộ Bàn Nhai giới."

"Trừ khi ngươi giết sạch sinh linh trong thiên hạ, nếu không sẽ không giết được ta!"

"Càng không thể trở thành đầu pháp tắc Bản nguyên này!"

"Hiện tại không bằng ngươi và ta đều lùi một bước, lúc ngươi thăng tiên dẫn theo ta!"

"Chờ sau khi phi thăng thành công, ta sẽ dâng toàn bộ đầu pháp tắc này cho ngươi."

"Như thế, ngươi có thể trở thành đầu pháp tắc Bản nguyên này..."

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ mỉm cười, sau đó tiếng nói nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi biết bao nhiêu về Phù Sinh kỳ cục?"

Thấy Bùi Lăng hỏi việc thành tiên: "Nghịch" lập tức nói: "Bí mật thật sự về Phù Sinh kỳ cục, chỉ có những nhân tộc đỉnh phong nhất chín tông biết được."

"Dù là ta hay dị tộc yêu tộc, thậm chí là Chú lúc trước, cũng hiểu biết có hạn với Phù Sinh kỳ cục."

"Nếu không, lúc trước hai vị Vương U Tố mộ khác cũng không bỏ qua cơ hội này..."

"Thế nhưng, ngươi là người chín tông."

"Chỉ cần tu vi đạt tới Đại Thừa, chắc chắn biết được bí mật Phù Sinh kỳ cục."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, xác nhận "Nghịch" đã không có bất kỳ giá trị gì, lúc này nhàn nhạt hỏi: "Ngươi còn có di ngôn gì không?"

Nghe vậy, khí thế cả người "Nghịch" lập tức ầm vang dâng lên như bầy lôi phồng lên, trong chốc lát dấy lên biển giận sóng gầm.

Lại là hắn ta phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp chuẩn bị tự bạo!

Nhưng ngay sau đó khí tức quanh người hắn ta bình tĩnh, rút lui về từng chút một dọc theo quỹ tích bộc phát.

Nó quên đi tất cả mọi chuyện vừa rồi, ý chí trong khói đen không nhịn được cảm thấy cơn buồn ngủ chạy lên não, trong nháy mắt ngủ thật say.

Bùi Lăng tiện tay vung lên, lại thu nó về Dưỡng Hồn túi.

Ngay sau đó, hắn đứng lên, trong hư không trước mặt lập tức dâng lên một cánh cửa nguyền rủa nguy nga.

Bùi Lăng nhanh chân bước vào trong cửa.

Lưu Lam hoàng triều.

Lam Kinh.

Tổng bộ Thiền Lâu.

Địa lao.

Ngục giam hoàn toàn xây dựng trong lòng đất, không có chút sắc trời nào, bốn vách tường đều dùng linh tài trộn lẫn phù văn giam cầm chế tạo thành, cấm chỉ tất cả thuật pháp độn địa, thần thông và thủ đoạn.

Đường hành lang hẹp dài lờ mờ vẫn chui vào trong bóng tối, từng gian nhà tù hai bên chậm rãi vận chuyển trận pháp áp chế tu vi, tâm thần, huyết mạch.

Tiếng bước chân khôi lỗi nặng nề, theo ngục tốt nhẹ giọng nói, quanh quẩn chấn động trên hành lang: "Hoàng Phủ cung phụng, mời tới bên này."

"Chủng tiểu tử kia vẫn như cũ?" Một lão giả mặc phục sức cung phụng hoàng triều, râu tóc bạc trắng, trong lúc bước nhanh nhíu mày hồi.

Ngục tốt gật đầu: "Hiện tại Chủng thám báo quen dùng tay trái, hơn nữa thấy nữ tử xinh đẹp nho nhã lễ độ; thấy nữ nhân xấu xí thì nghĩ trăm phương ngàn kế đòi niềm vui..."

Hoàng Phủ đan sư càng nhíu chặt chân mày: "Xem ra đan dược trước đó, mạch suy nghĩ đã sai."

"Những người khác thì?"

Ngục tốt nói: "Những người khác cũng không khác là bao."

"Lúc trước thích uống rượu, hiện tại không uống rượu; lúc trước chán ghét thịt lợn, bây giờ mỗi ngày đều muốn có; lúc trước luôn bắt pháp quyết chỉnh lý vẻ ngoài, hiện tại bẩn thỉu đến sinh ra con rận cũng không phật lòng..."

"Những điều này vẫn chỉ là việc nhỏ, điều khiến Lâu chủ lo lắng là, trước kia những trinh sát này đều là giữ kín như bưng, dù là với phụ mẫu người nhà, tình cảm chân thành như tay chân, đều có thể không nói một lời, tuyệt đối không lộ ra tình hình nhiệm vụ.

"Nhưng bây giờ, mỗi một người đều nghĩ gì nói nấy, chỉ cần tùy tiện trò chuyện hai câu, ngay cả tiền để dành của mình cũng nói ra... Thậm chí hai ngày trước còn có một vị trinh sát, phu nhân của hắn đến đây thăm nom, thấy tinh thần hắn vô cùng khoan khoái, yên lòng nói đùa vài câu, hắn lập tức lộ ra mình vụng trộm nuôi một phòng tiểu thiếp ở vùng quê bên ngoài Lam Kinh... Vị trinh sát này cũng là người có thương thế nặng nhất trong tất cả mọi người..."

"Nói tóm lại, bản tính tất cả mọi người đều khác hẳn ngược lại với trước kia."

"Cung phụng cũng biết, người có thể làm trinh sát trong Thiền Lâu ta, dù tu vi, thực lực, phẩm hạnh, ý chí... Đều là đối tượng tốt nhất!"

"Bây giờ tất cả điên đảo, những người này đều trở nên vô cùng nhiều chuyện, không giữ được bất kỳ bí mật gì, còn có mấy vị trinh sát, lúc trước kiên định nội liễm, chân thành đối xử với mọi người, hiện tại lại miệng đầy khoác lác, vô cùng xảo trá..."

"Bọn họ đều là đồng liêu của chúng ta, lại từng lập rất nhiều công lao cho triều ta."

"Tạm thời giam cầm bọn họ ở đây để tránh tiết lộ cơ mật, gây ra nhiễu loạn thì cũng thôi."

"Nếu kéo dài thì không tốt, cũng không thể coi bọn họ là tù phạm..."

"Kính xin cung phụng diệu thủ hồi xuân, giúp đỡ bọn họ khôi phục bản tính!"

Hoàng Phủ đan sư gật đầu nói: "Đều làm việc vì triều ta, lão phu đương nhiên không giấu giếm."

"Đan dược trước đó, lão phu chỉ nghe người khác miêu tả tình huống những người này để luyện chế"

Chương 2555: Đầu "Bản nguyên" thứ ba

"Hôm nay, lão phu đích thân đến xem bệnh cho tất cả mọi người, để điều chỉnh đan phương... Đương nhiên, lấy thủ đoạn Thiền Lâu còn không có cách nào, lão phu cũng không thể cam đoan có thể nhanh chóng giải quyết việc này."

"Chỉ có thể nói, cố gắng hết sức!"

Ngục tốt cung kính nói: "Làm phiền Hoàng Phủ đan sư!"

Hắn ta lấy ra một chuỗi chìa khoá từ bên hông: "Phía trước là chỗ của Lý thám báo, hắn là người nói lố miệng suýt bị phu nhân đánh..."

Còn chưa nói hết câu, toàn bộ tầng nhà tù này, tất cả ngục tốt, Hoàng Phủ đan sư, sinh linh bị giam giữ lập tức bị cảm giác buồn ngủ mãnh liệt cắn nuốt, thiếp đi ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, một bóng người huyền bào đi ra từ trong hư không, vẻ mặt hắn bình thản, khí tức nội liễm, chính là Bùi Lăng!

Bùi Lăng nhìn hai bên nhà tù, tâm niệm vừa động, pháp tắc cất giấu trong cơ thể của bọn họ lập tức rút ra từ trong thể xác.

Hắn đưa tay chộp một cái, tất cả pháp tắc đều bị hắn hút vào lòng bàn tay, sau đó lập tức luyện hóa...

Làm xong tất cả, bóng dáng hắn trực tiếp biến mất.

Ngay sau đó, tất cả người trông coi ngủ say, sinh linh bị giam giữ và Hoàng Phủ đan sư nhao nhao tỉnh dậy.

Bọn họ không nhớ rõ việc vừa xảy ra, mỗi người tiếp tục quản lí chức vụ của mình.

Ngục tốt mở cửa lớn nhà tù cho Hoàng Phủ đan sư, chỉ Lý thám báo ở bên trong nói: "Đan sư cứ hỏi, hiện tại ngài hỏi hắn cái gì, hắn sẽ không giấu giếm chút nào!"

Hoàng Phủ đan sư gật đầu một cái, nói: "Lý thám báo, các ngươi làm nhiệm vụ ở Bạch Thảo trấn, rốt cuộc..."

Còn chưa nói hết câu, đã thấy vẻ mặt Lý thám báo kia lạnh lẽo, từ chối: "Việc này liên quan đến cơ mật Thiền Lâu, nếu không có thủ lệnh của bệ hạ hoặc là lâu chủ, xin thứ cho tại hạ không thể trả lời!"

Ngục tốt và Hoàng Phủ đan sư nghe vậy đều là khẽ giật mình.

Hoàng Phủ đan sư chợt hiểu ra, lập tức nói: "Chẳng lẽ đan dược mà lão phu luyện chế trước đó cũng không phải vô hiệu, mà là tác dụng hơi chậm?"

Thế tục.

Trên con đường núi cách tòa thành trì nào đó mấy chục dặm, một tòa đạo quan vốn vô cùng cũ nát, bây giờ tạm thời sửa chữa đổi mới hoàn toàn.

Trên bàn thờ xếp gọn trái cây, tam sinh đầy đủ.

Chính đường, mấy tên nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu hiệp khách quỳ gối bàn thờ, hơi mất tự nhiên dập đầu.

ở phía sau bọn họ, một đám người đứng với nhau đều tỏ ra lo lắng, đầy mong đợi nhìn về phía tượng thần.

Mấy nữ tử ăn mặc thiếu phụ loè loẹt tránh sau đám người, nơm nớp lo sợ khẽ cầu khẩn: "Sơn thần lão gia đại từ đại bi... Phù hộ đám người phu quân lập tức khỏe mạnh..."

"Tà ma rời đi..."

"Tà ma rời đi..."

Trong từng tiếng cầu nguyện, tất cả mọi người không tự chủ được ngủ thiếp đi.

Bùi Lăng đi ra từ hư không, tùy ý liếc nhìn xung quanh, ống tay áo vung lên một cái, rút sạch pháp tắc tiềm ẩn trong cơ thể mấy nam tử trẻ tuổi kia, bước ra một bước đã biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, toàn bộ phàm nhân tỉnh lại, lãng quên chuyện vừa rồi, lão ấu tiếp tục cầu nguyện, nam tử trẻ tuổi tiếp tục dập đầu... Đột nhiên, một tên nam tử trong đó nhảy lên một cái, mừng rỡ như điên nói: "Cha! Nương! Tiểu muội! Hình như ta khỏe rồi!"

"Ta cũng khỏe!"

"Ta cũng vậy!"

"Thật sự quá tốt! Đại sư trong thành không nói sai, sơn thần lão gia này rất linh!"

Lão giả tóc trắng xoá vui đến phát khóc, lập tức thi lễ với tượng thần một cái, trịnh trọng hứa hẹn: "Sơn thần lão gia yên tâm, từ ngày hôm nay chúng ta có táng gia bại sản cũng phải tái tạo kim thân cho lão gia, lại hưng hương hỏa...

Địa giới Thiên Sinh giáo.

Dưới sự quản lý của Thu Đàn.

Một phủ đệ hoa lệ.

Mấy tên đệ tử Thiên Sinh giáo đang cùng nhau tiến về chính đường.

Trên đường, một nữ tu vẻ ngoài diễm lệ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy vội vàng đi qua, sắc mặt nàng âm trầm, trên khuôn mặt kiều mị đầy vẻ khó xử và lửa giận, bước chân nhanh chóng khiến làn váy phức tạp bị đá bay bổng chập trùng.

Vừa trông thấy nàng, mấy tên đệ tử cấp thấp kia đều hơi thay đổi sắc mặt, dừng bước lại xa xa, khoanh tay đứng hầu bên cạnh, không dám ngẩng đầu, lộ ra vẻ cực kỳ e ngại.

Nữ tu kia lại không nhìn bọn họ một cái, nghênh ngang rời đi.

Chờ bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất sau cửa tròn, một tên đệ tử trong đó mới thầm thở phào, nói: "Còn tốt còn tốt, ta còn tưởng Cử Cơ này sẽ giống như lần trước, phải dạy đỗ chúng ta một trận mới đi."

Những người khác nhao nhao gật đầu, chỉ có một đệ tử quần áo bụi bẩn hừ nhẹ một tiếng, nói: "Các ngươi không biết, mấy ngày nay Cử Cơ này liên tục cầu kiến Hương chủ, lại không được toại nguyện, hiện tại bên trong uyển cũng đoán nàng đã thất sủng, lấy đâu ra sức mạnh làm khó chúng ta?"

"Ừm?" Đệ tử khác lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao hỏi: "Cử Cơ lại thất sủng? Không phải nàng có tiếng băng cơ ngọc cốt thể, chính là lô đỉnh trời sinh? Trước khi Hương chủ đến Thu Đàn bái kiến Đàn chủ, đã có danh tiếng thật lớn mới lọt mắt xanh Đàn chủ, ban thưởng mỹ nhân như này. Bây giờ nói không gặp là không gặp, không biết người vào phòng Hương chủ lại tuyệt sắc đến cỡ nào?"

Chương 2556: Đầu "Bản nguyên" thứ ba (2)

Đệ tử kia nhìn quanh một vòng, thấy vắng lặng không người, lúc này mới khẽ nói: "Ta có đồng hương làm nô bộc ở hậu trạch của Hương chủ, hắn nói cho ta biết, những ngày qua Hương chủ chuyển sở thích, rất nhiều hạ nhân bởi vậy chịu liên lụy... Nhất là trong uyển, không chỉ Cử Cơ, tất cả nữ tu lô đỉnh, bao gồm đạo lữ được Hương chủ cưới hỏi đàng hoàng, toàn bộ thất sủng!"

"Hiện tại Hương chủ thích nam tu!"

Đệ tử khác nghe vậy đều hổ khu chấn động, chợt ánh mắt quan sát nhau.

Vậy đệ tử cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Thiên tư của ta tạm được, còn có chỗ trống tiến tới. Cho nên, hôm nay cố ý mặc y phục rách nát, tránh để Hương chủ coi trọng, sau khi thải bổ đoạn mất đạo đồ."

"Về phần các ngươi, nếu có ý, đợi chút nữa có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh"

"Mặc dù công pháp của Hương chủ chúng ta bá đạo, nhưng cũng ra tay hào phóng... Nếu tiến cảnh vô vọng, mượn cơ hội này mưu đồ tiến thân cũng có thể"

Nói xong, hắn ta tiếp tục đi đến phía trước, những người khác trao đổi ánh mắt, cũng cất bước đuổi theo.

Chỉ có điều, có mấy người bắt đầu nhanh chóng lấy ra bào phục son phấn từ trong túi trữ vật, bắt đầu nhanh chóng chỉnh cách ăn mặc...

Trong giây lát, bọn họ đến chính đường, sau khi gã sai vặt đi vào bên trong thông báo, để bọn họ cùng đi vào.

Một nhóm đệ tử vào cửa hành lễ, chỉ thấy trên chủ vị, một nam tu đen béo chống má ngồi đó, vốn bên cạnh là thị nữ quyến rũ hầu hạ, hiện tại đều đổi thành gã sai vặt thanh tú.

Nam tu hắc béo kia liếc nhìn người đến, thản nhiên nói "Miễn lễ", chợt hỏi một chút việc công.

Đệ tử quần áo bụi bẩn kia nghe vậy tiến lên, đang chờ mở miệng, nam tu béo mập lại nhíu mày, quát lớn: "Thứ bẩn thỉu, ai bảo ngươi đi lên làm dơ bẩn mắt ta?"

"Nhanh chóng lưi ra! Để tên áo trắng kia đi lên!"

Đệ tử áo trắng được nhắc đến là một người trang điểm trên đường, nghe lời này trong lòng cực kỳ vui mừng, lập tức vượt qua đám người, chưa bắt đầu bẩm báo đã nhiều lần vứt mị nhãn.

Mấy tên nam tu sau lưng đệ tử áo trắng tự nhận có chút tư sắc, cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao ra tay: Có người cố ý kéo vạt áo ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc; có người mị nhãn như tơ, không ngừng thè lưỡi liếm láp bờ môi; có người muốn cự còn nghênh, tay nắm chặt ống tay áo, thái độ lưu luyến...

Còn có một người đặc biệt to gan, đẩy đệ tử áo trắng kia ra, lớn tiếng nói: "Hương chủ, thuộc hạ mới học một điệu múa, kính xin Hương chủ đánh giá!"

Nói xong, không đợi nam tu đen béo trả lời, hắn ta đưa tay, đột nhiên "xoẹt" một cái xé mở áo bào, lộ ra nửa người trên vô cùng dương cương, sau đó tự mô tự dạng bắt đầu vũ đạo...

Nam tu đen béo lập tức quên đi mục đích gọi những người này đến, dáng ngồi của hắn ta lập tức biến thành nghiêng người về phía trước, con mắt trợn to, nhìn chằm chằm những nam tu ganh đua sắc đẹp phía dưới, ánh mắt si mê, khóe miệng như có vẻ óng ánh ướt át, vẻ thèm nhỏ dãi lộ rõ trên mặt.

Ngay lúc này, tất cả mọi người đột nhiên thiếp đi.

Bùi Lăng bước ra hư không, vung tay áo lên, thu hồi pháp tắc tiềm ẩn, bóng dáng biến mất.

Chợt, toàn bộ sinh linh quên một đoạn trải nghiệm này, tỉnh lại lần nữa.

Nam tu đen béo chỉ cảm thấy mình hoảng hốt, thấy tình cảnh khó coi như quần ma loạn vũ phía dưới, dưới lực đả kích to lớn, hắn ta không rảnh tức giận, trực tiếp đè lại ngực: "Qe..."

U Tố nộ.

Vương tọa nguyền rủa treo cao giữa hư không.

Bóng dáng Bùi Lăng lặng yên xuất hiện.

Tất cả pháp tắc bị "Nghịch" phân tán đi, đã bị hắn luyện hóa toàn bộ!

Hiện tại, hắn chỉ kém một bước cuối cùng, có thể trở thành "Bản nguyên" của đầu pháp tắc "Nghịch" này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra Dưỡng Hồn túi vừa rồi, mở nó ra.

Một luồng khói đen bay ra từ bên trong, vô cùng mỏng manh, ngẫu nhiên hiện ra khuôn mặt một nam đồng, hắn ta nhắm nghiền hai mắt, còn đang ngủ say.

Bùi Lăng nhìn "Nghịch" khẽ lắc đầu, vừa rồi đối phương không nói di ngôn, xem ra không có di ngôn.

Chỉ tiếc, những sủng phi kia của đối phương đều là phàm nhân, nếu không hắn có thể thay đối phương chiếu cố thật tốt...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt Bùi Lăng hóa thành dáng vẻ của "Nghịch", vô số sợi tơ huyết sắc không nhìn thấy lập tức kéo dài từ sau lưng hắn, xuyên qua hư không nối liền đến "Nghịch" biến thành khói đen.

Trong nháy mắt sợi tơ kéo căng, lực lượng, mệnh cách liên tục không ngừng chuyển đến thân thể của Bùi Lăng từ trong cơ thể "Nghịch".

Chỉ chốc lát, khói đen hoàn toàn tần đi: "Nghịch" hình thần câu diệt, không dấu vết, không còn tồn tại.

Một vị "Bản nguyên" đã từng khiêu chiến tiên nhân trước khi phi thăng, suýt nữa trở thành một cấm kỵ kinh khủng, lại im hơi lặng tiếng vẫn lạc...

Hoàn chỉnh chiếm cứ đầu pháp tắc "Nghịch" này, thân hình Bùi Lăng biến hóa, lại hóa thành hình dạng của mình.

Ba đầu bản nguyên!

Đầu bản nguyên này cũng cần lưu lại truyền thừa...

Thế nhưng, chuyện này cũng không vội, hiện tại tu luyện tiên thuật mà Chân Tiên ý chí cho trước, sau đó đi độ kiếp.

Chờ sau khi tiến vào Đại Thừa kỳ, lại xử lý những việc vặt này.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không do dự nữa, thân hình lập tức biến mất ở U Tố mộ.

Chương 2557: [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên

Phàm] Vực ngoại hư không.

Hư không trống rỗng, một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện.

Bùi Lăng liếc nhìn xung quanh, trong cảm giác của hắn, toàn bộ phương khu vực này, ngoại trừ mấy chỗ gió bão hỗn độn mới xuất hiện, không có vật gì khác nữa.

Hắn khẽ gật đầu, tiếp theo hắn phải tu luyện tiên thuật mà ý chí Chân Tiên truyền cho hắn.

Vì đề phòng xảy ra chuyện không may, hắn cố ý đi vào sâu trong hư không.

Hiện tại nơi này không có bất kỳ sinh linh gì, có thể yên tâm uỷ thác.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng mở ra bảng hệ thống, ánh mắt lập tức nhìn về phía một môn tiên thuật tên là [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm].

Đây là một trong trong những tiên thuật mà hắn lấy được từ ý chí Chân Tiên lần này, hơn nữa đúng lúc là tiên thuật đao đạo mà hiện tại hắn thiếu nhất!

Hắn chủ tu đao đạo, nhưng cho đến bây giờ thủ đoạn đao đạo mạnh nhất là [Trảm Khung], đây là đao pháp Phản Hư kỳ...

Bởi vậy, hiện tại hắn ưu tiên tu luyện môn tiên thuật đao đạo này!

Ngoại trừ cái đó ra, lúc trước hắn yêu cầu tiên thuật từ ý chí Chân Tiên, nếu dùng thân phận của mình, ý chí Chân Tiên sẽ cho tiên thuật làm trái thiên cương, nhưng dùng thân phận đạo lữ hoặc lô đỉnh, ý chí Chân Tiên sẽ cho hắn tiên thuật bình thường.

Tiên thuật lần này là hắn tạm thời bịa ra một lô đỉnh để lấy lý do đòi được, chắc chắn ý chí Chân Tiên sẽ không cho hắn tiên thuật làm trái thiên cương, hắn có thể yên tâm tu luyện, yên tâm sử dụng!

Thế là, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] cần tiên lực, đao ý, pháp tắc đao đạo..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên lực, đao ý, pháp tắc đao đạo...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, trong lòng hắn ngạc nhiên, tiên lực? Hắn có tiên lực từ lúc nào?

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đột nhiên xoay người, nhìn về phía Bàn Nhai giới, sau đó rút ra Cửu Phách Đao hung hăng một trảm!

Sương nhận cắt nát hư không, lưỡi nhọn rét lạnh như tuyết chiếu mắt.

Đây chỉ như vung lên bình thường, không có bất kỳ đao khí gì chém ra, nhưng toàn bộ vực ngoại hư không lại đột nhiên chìm vào một mảnh tĩnh mịch, bóng tối ban đầu nhanh chóng rút đi, ngôi sao xa gần đều mất màu, dường như vùng hư không này lập tức chết đi.

Lúc này, Bùi Lăng là màu sắc duy nhất trong phương hư không này!

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bên cạnh chín cột trụ che trời, xiềng xích thiên kiếp va chạm nhau phát ra tiếng ầm ầm, một bóng dáng hoàn mỹ đứng sừng sững.

Bỗng nhiên, một vòng huyết nguyệt cong cong đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta!

Huyết nguyệt lạnh băng tinh tế, đường cong có một loại máu tanh đầy hấp dẫn khó mà miêu tả, như là mũi nhọn của thần binh lợi khí, lại như vết thương mới cắt chém ra.

Trong nháy mắt hắn ta xuất hiện, trong cơ thể tiên nhân lập tức bộc phát ra ngàn vạn đạo đao ý, trên mặt hắn ta đột nhiên bong ra từng mảng da nát, mảnh vỡ lập tức bay lên trên huyết nguyệt kia, để lại từng lỗ thủng trên mặt hắn ta, máu tươi ào ạt, vừa tuôn ra đã hóa thành đao nhọn vi hình, tiếng động gào thét phá không như mũi tên bắn ra, trở về bên trong huyết nguyệt!

Ngay sau đó, miếng da nát thứ hai tróc ra, miếng da nát thứ ba tróc ra, miếng da nát thứ tư tróc ra... Da nát trên người tiên nhân bong ra từng mảng như mưa.

Từng giọt máu tươi hóa thành lít nha lít nhít đao nhọn, bay vụt về phía huyết nguyệt!

Chỉ chớp mắt, toàn bộ thân thể hắn ta thủng trăm ngàn lỗ như tổ ongl Cùng lúc đó, được tiên huyết tẩm bổ, viên huyết nguyệt kia thêm tiên diễm, loá mắt, cùng lúc đó nguyệt thân mảnh khánh kia cũng dần mượt mà...

Khí tức tiên nhân nhanh chóng suy yếu, chẳng mấy chốc khí tức huyền diệu, mờ mịt cao xa quanh người hắn ta tan thành mây khói, lại là tiên ý diệt hết, biến thành xác phàm. Sinh cơ cuồn cuộn trong thể xác cũng lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiêu tán.

Lúc này, một viên ban chỉ trên tay tiên nhân đột nhiên vỡ nát, phát ra tiếng vang như hồng chung đại lữ, chấn động hư không!

Tiên nhân đột nhiên mở hai mắt ra, trong chớp mắt sắp tử vong lại hồi quang phản chiếu, cộng thêm tiên bảo hộ thể, lại tạm thời tránh thoát ác mộng luân hồi của Đọa Tiên!

Tiên nhân không do dự chút nào, bóng dáng lập tức biến mất.

Ngay sau đó, bóng tối xung quanh điên cuồng nhúc nhích, tiếng xì xào bàn tán dày đặc như nước thủy triều, lúc điện quang tím xanh chiếu khắp phương thiên địa này, vô số xiềng xích rủ xuống từng đống, quan tài huyết sắc bị quấn quanh từng tầng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung.

Vực ngoại hư không.

Bầu trời u ám như là thuỷ triều xuống, ngôi sao mờ mờ, bụi bặm xa gần... Toàn bộ hư không lại có được sắc thái ban đầu.

Huyền bào đứng sừng sững giữa trời, trường đao trong tay như đêm.

Chương 2558: [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên

Phàm] (2)

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn cau mày, vì đề phòng xảy ra chuyện chẳng may, hắn cố ý độn tới nơi sâu trong vực ngoại hư không, cách xa Bàn Nhai giới, nhưng vừa rồi dường như hệ thống vẫn thi triển môn tiên thuật kia với Bàn Nhai giới?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thân hình khẽ động, nhanh chóng chạy tới Bàn Nhai giới.

Sau một lát, Bùi Lăng lại trở về Bàn Nhai giới, hắn dừng lại giữa vòm trời, ánh mắt lập tức nhìn về phía chín môn phái lớn.

Băn khoăn giây lát, xác định lúc này chín môn phái lớn đều bình yên vô sự, không chịu bất kỳ công kích gì, Bùi Lăng chợt nhìn về phía Thanh Yếu sơn và U Tố mộ.

Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện Thanh Yếu sơn và U Tố mộ cũng như thường, ngay sau đó lại nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong Vĩnh Dạ hoang mạc, bóng tối như trước, vô số điên dại và sinh linh quái đản tùy ý di chuyển trong bóng tốt.

Chín cột trụ trấn áp phong ấn Đọa Tiên, đã khôi phục thành dáng vẻ trước khi tiên nhân ra tay.

Quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng xiềng xích chấn động, tiếng động rầm rầm như có sông rộng cuồn cuộn nơi đây.

Vĩnh Dạ hoang mạc cũng không xảy ra bất kỳ việc gì, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn không phát hiện vị tiên nhân kia...

Thế nhưng, hắn vốn không nhìn thấy vị tiên nhân kia, chỉ miễn cưỡng có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của hắn ta, hiện tại đối phương biến mất, hắn không biết vị tiên nhân này đã bị mộng cảnh của ý chí Chân Tiên thôn phệ? Hay vì lý do gì khác?

Sau khi xác nhận toàn bộ Bàn Nhai giới đều không có việc gì, Bùi Lăng lập tức yên lòng, môn tiên thuật vừa rồi chắc chỉ đi phương hướng giống vậy.

Hệ thống cũng không công kích Bàn Nhai giới.

Nghĩ tới đây, hắn xoay người thi triển độn pháp, lại chạy tới vực ngoại hư không...

Bắc Địa.

Một mảnh kỳ quái.

Thời gian và không gian ở chỗ này hỗn tạp như đay rối, không thể phân biệt.

Rong thẳng tắp như súng, ướt sũng, thẳng tắp sinh trưởng trong một vùng bỏ hoang.

Mấy con cáo thỏ truy đuổi nhau trên trời cao, chim ưng cất bước trong bụi cỏ... Trong cảnh tượng quái đản, một bóng dáng hoàn mỹ đột nhiên xuất hiện.

Tiên nhân tay áo bồng bềnh, mặt trầm như nước.

Trên đỉnh đầu hắn ta, một vòng huyết nguyệt tinh xảo ưu nhã treo cao giữa trời.

So với dáng về trăng non như câu khi mới xuất hiện, lúc này huyết nguyệt rộng hơn rất nhiều, đang chuyển biến thành trăng tròn.

Thương thế quanh người tiên nhân không khôi phục chút nào, sinh cơ trong cơ thể còn đang lấy tốc độ cực nhanh trôi qua.

Ánh mắt hắn ta lạnh băng, là tên Độ Kiếp kia... Là tên kia ra tay với phong ấn Đọa Tiên!

Hiện tại chỉ có hắn ta và tên Đọa Tiên kia có thể thấy vâng huyết nguyệt này, huyết nguyệt viên mãn, chính là lúc hắn ta mệnh vẫn!

Thuật này có thể để phàm nhân giết tiên, lại là một môn tiên thuật làm trái thiên cương!

Hiện tại hắn ta tổn thương nguyên khí, không có đủ lực lượng trực tiếp trở về thượng giới, chỉ có thể tiến vào Phù Sinh cảnh trước, mượn dùng Phù Sinh kỳ cục phá giải thuật này!

Nghĩ tới đây, bóng dáng tiên nhân nhoáng một cái, chui vào sâu trong Phù Sinh cảnh.

Vực ngoại hư không.

Chỗ sâu.

Thế giới tối tắm mờ mịt, ảm đạm bối rối.

Ở nơi cực kỳ xa xôi, thưa thớt vài ngôi sao sáng tắt ánh sáng trong trẻo, là một tầng sương lạnh vẩy xuống toàn bộ hư không.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, thần niệm như đại dương mênh mông tùy ý, trùng điệp đảo qua khắp nơi.

Cảm giác như là sóng nước vô hình lan tràn ra bốn phương tám hướng, chỗ đi qua rõ ràng rành mạch, mỗi một hạt tro bụi đều vô cùng rõ ràng.

Trong giây lát, hắn xác nhận xung quanh không có bất kỳ sinh linh gì khác, lập tức mở ra bảng hệ thống, nhìn về phía môn tiên thuật thứ hai...

Tiên thuật này tên là [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến].

Phương pháp tu luyện nó cực kỳ phức tạp, khác với [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm], [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] là tiên thuật đao đạo, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, vẫn có thể xem hiểu một phần nhỏ nguyên lý tiên thuật trong đó.

Nhưng tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này...

Có điểm giống hai môn tiên thuật làm trái thiên cương [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] và [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này, ngoại trừ cần tiên lực hoặc là lực lượng pháp tắc, không có bất kỳ hạn chế tu luyện gì.

Độ khó của nó cũng tương đương với hai môn tiên thuật làm trái thiên cương, nếu không phải hắn là thiên tài tuyệt thế kiểu kinh tài tuyệt điễm, suy một ra ba, nghe một hiểu mười, đổi lại là một tu sĩ phổ thông, dù cho là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp, đừng nói tu luyện, chỉ sợ còn nhìn không rõ rốt cuộc tiên thuật này đang nói cái gì!

Về phần tu thành, càng không có chỗ xuống tay, ngay cả nhập môn như thế nào cũng không hiểu ra sao... Đây căn bản cũng không phải tiên thuật mà người thường có thể học!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức giật mình, tiên thuật này không phải cũng làm trái thiên cương chứ?

Chương 2559: [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] !

Chắc không phải!

Lúc ấy hắn đã nói rõ ràng, đây là tiên thuật cho lô đỉnh của hắn dùng, cũng không phải hắn cần, ý chí Chân Tiên mắt cao hơn đầu, đối với tu sĩ khác, cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp Bàn Nhai giới cũng không để ý, chắc chắn cho tiên thuật phổ thông!

Hơn nữa, có phải làm trái thiên cương hay không, chẳng phải tu luyện một chút sẽ biết sao?

Hiện tại vị tiên nhân hạ giới kia còn bị ý chí Chân Tiên nhốt ở trong tiên mộng, căn bản không thể thoát thân, cộng thêm hệ thống tu luyện, cho dù thật sự có vấn đề gì, có lẽ thượng giới cũng không thể phát hiện...

Đúng là cơ hội tốt đẹp để hắn âm thầm làm việc!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng không trì hoãn thời gian nữa, lúc này trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện."

"Một khóa uỷ thác [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] cần tiên nhân..."

"Leng keng! Kiểm tra ra trong tay ký chủ không có tiên nhân, hệ thống miễn phí đưa tặng một vị tiên nhân cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống đang tìm kiếm, xin chờ một chút..."

"Leng keng! Kiểm tra ra một tiên nhân bị phong ấn..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên nhân này không phù hợp điều kiện dùng ăn..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tìm kiếm cho ngài..."

Không phù hợp điều kiện dùng ăn? !

Ăn tiên nhân? 2 Cái này ĐM là tiên thuật gì?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, mặc dù hắn không biết thập đại thiên điều có cái gì, nhưng loại tiên thuật ăn tiên nhân này rõ ràng có vấn đề lớn!

Hệ thống kiểm tra ra vị tiên nhân không phù hợp điều kiện dùng ăn kia, chắc chắn là Chân... Đọa Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Điều này...

Cũng may không phù hợp điều kiện dùng ăn!

Nếu không hệ thống thật sự điều khiển hắn đi tu luyện tiên thuật này, ai ăn ai còn chưa chắc!

Đệt!"

Tu luyện tiên thuật, suýt nữa tự tu luyện chết!

Hắn cố ý độn tới vực ngoại hư không này, lại tìm một khoảng không cái gì cũng không có như thế, đã cách xa Bàn Nhai giới như vậy, hệ thống còn có thể kiểm tra ra Bàn Nhai giới!

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Không tìm được tiên nhân, hệ thống đang tìm tài nguyên tu luyện thay thế...

"Leng keng! Không kiểm tra tài nguyên tu luyện thay thế, tu luyện kết thúc..."

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, trên dưới cả người bị mồ hôi cuồn cuộn thấm ướt.

Tạm thời cũng không thể tu luyện những tiên thuật khác mà ý chí Đọa Tiên chot Một khi lại gặp tiên thuật không khác là bao... Ai biết hắn còn có thể sống sót hay không?

Cũng may!

Lần này không tu luyện thành công!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm thở phào, hệ thống không đưa tặng vị tiên nhân hạ giới kia cho hắn, chắc là vị tiên nhân kia đã bị Đọa Tiên ăn!

Nếu vừa rồi hệ thống đưa tặng Đọa Tiên cho hắn, chắc chắn hắn cũng có kết cục giống vậy!

"Trực tiếp độ trận đạo kiếp thứ sáu mươi lăm..."

"Chờ độ xong tất cả đạo kiếp, tu vi đạt tới Đại Thừa lại tu luyện..."

"Không!"

"Như thế vẫn quá mạo hiểm!"

"Vấn đề thiếu tiên thuật có thể nghĩ những cách khác để giải quyết. Nhưng những tiên thuật mà Đọa Tiên cho, vẫn là chờ phi thăng thượng giới, có đủ thực lực lại tu luyện không muộn..."

"Sự nguy hiểm của Phù Sinh kỳ cục, còn kém xa những tiên thuật mà Đọa Tiên cho..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại.

Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, hắn lập tức đánh ra một đạo pháp quyết khí tức cổ xưa, phức tạp, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói vang vọng hư không, chỉ một thoáng thân hình như cất cao vô hạn trong nơi tối tăm.

Thiên đạo, kiếp nạn, vòm trời... Giống như lúc này lại thêm Bùi Lăng, hắn là căn nguyên khiến chúng sinh sợ hãi, hắn là người cân nhắc quyết định phía trên hồng trần!

Trong hư không, bóng tối giáng lâm!

Vô số kiếp vân màu mực trào lên từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn như sóng dữ vạn trượng, trùng điệp như mực đậm như nước, trong chớp mắt bao phủ hư không, bao quanh toàn bộ Bùi Lăng, cầu mây khổng lồ phồng lên chấn động, muôn hình vạn trạng như ngôi sao mới sinh.

Vô số điện quang sáng lên trong tầng mây, đốt lên phương hư không này.

Ánh sáng tím xanh đan xen bên trong, cầu mây bành trướng, khuấy động mạnh mẽ, dường như tùy thời tùy chỗ sẽ sụp đổ thành hằng tinh.

Lôi đình lạnh thấu xương soi sáng ra đôi mắt bình tĩnh như nước của Bùi Lăng.

Trận đạo kiếp thứ sáu mươi lăm giáng lâm!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

Chương 2560: đồ nhi tốt!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, kiếp lôi hoàn thành thai nghén gào thét rơi xuống.

Oanh! !!

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Sắc trời xanh thắm, mây trắng từng đóa.

Nơi xa có ánh vàng sáng chói dao động lên xuống như thủy triều, trong lúc lưu chuyển dịu dàng đát lên một tầng vàng rực cho chúng sinh vạn vật.

Trong sơn cốc, vô số dây leo tráng kiện rủ xuống từ cành cây cự mộc che trời, xen lẫn quấn quanh giữa không trung, hình thành một cái kén xanh to lớn.

Trong khe hở kén xanh có ánh sáng trong trẻo như nguyệt hơi rung động, như cái bóng một ánh trăng giữa nước hồ yên tĩnh trong rừng rậm tối tăm.

Một luồng lực lượng cường đại mênh mông tiêu tán ra từ trong kén xanh, nhanh chóng uy áp xuống bốn phương tám hướng.

Vô số cỏ cây hơi cúi đầu như đang thần phục.

Mộc Tinh phụ trách thủ vệ thung lũng cùng nhau bái phục, mắt sắc không vui không buồn, như người bảo vệ chân thành nhất.

Trong kén xanh, Dược Thanh Anh nhắm chặt hai mắt, tóc dài màu bạc không gió mà bay, mãnh liệt bay bổng, lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể nàng như cỏ mầm đã xông qua nham thạch, ầm vang bốc lên!

Lúc này, nàng đã đạt đến một cực hạn không thể tiến thêm một bước.

Đột nhiên, tất cả dây leo nhanh chóng buông ra.

Dược Thanh Anh nhẹ nhàng rơi xuống từ giữa không trung, trong chớp mắt mấy sợi dây leo cuối cùng trở về cự mộc, quanh người nàng loé lên ánh sáng xanh, váy màu xanh lá bị cởi xuống trước đó đã mặc lại chỉnh tề.

Màu xanh lướt qua qua mặt đất, Dược Thanh Anh chậm rãi rơi xuống đất, hàng lông mày kẻ đen nhẹ cau lại.

Nàng đã luyện hóa một nửa lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện lần trước, hiện tại phải đi độ trận đạo kiếp tiếp theo, mới có thể tiếp tục luyện hóa lực lượng còn lại!

Chỉ là hiện tại, Trọng Minh tông "Phục Cùng".

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, không khỏi ngửa đầu nhìn lại.

Đã thấy toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên" vẫn duy trì dáng vẻ trời xanh mây trắng, nhưng bên ngoài tầng thiên tượng này rõ ràng là một tầng màn trời đen nhánh như đêm tối, sền sệt nặng nề hoàn toàn bao vây vùng thế giới nhỏ này.

Tất cả liên hệ của ngoại giới với "Tiểu Tự Tại Thiên" đều bị tầng bóng tối này ngăn cách.

Là đồ nhi kia của nàng ra tay!

Dược Thanh Anh không do dự chút nào, lập tức tâm niệm chuyển động, điều khiển "Tiểu Tự Tại Thiên" thay đổi một phương vị trong hư không.

Ngay sau đó, nàng mở "Tiểu Tự Tại Thiên" ra một khe hở, chờ đợi một lát nhưng không thấy có bất kỳ ánh mắt theo dõi gì tập trung tới.

Dược Thanh Anh khẽ gật đầu, đồ nhi kia của mình đã cách thành tiên càng ngày càng gần, thực lực bây giờ đã vượt qua nàng, vượt qua Trọng Minh tông "Phục Cùng"!

Như thế, nàng cũng có thể đi đến vực ngoại hư không, độ trận đạo kiếp tiếp theo như bình thường.

Nghĩ tới đây, Dược Thanh Anh vui mừng cười một tiếng, nàng thật sự nhận một đồ nhi không tệ!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng bước ra một bước, đi vào nơi nào đó trong "Tiểu Tự Tại Thiên".

Nơi này sơn minh thủy tú, phóng tầm mắt nhìn tới mảng lớn dược điền đang ngũ sắc nở rộ, mùi thuốc dày đặc.

Ngoại trừ mùi thuốc, còn có đan hương lạnh thấu xương.

Đã thấy Kim Tố Miên xõa tóc, mấy vết bẩn trên mặt lại nhiều hơn lần trước, nàng không để ý, ánh mắt và tâm thần đều tập trung vào lò luyện đan trước mặt, căn bản không phát hiện việc Dược Thanh Anh qua lại.

Trên bàn nhỏ bên cạnh nàng lại trưng bày mấy viên [Kinh Phách Phản Hồn Đan] thành phẩm!

Rất hiển nhiên, Kim Tố Miên đã nắm giữ môn đan phương [Kinh Phách Phản Hồn Đan] này!

Hiện tại tiếp tục luyện đan, chỉ vì phẩm chất mấy viên đan dược thành phẩm kia đều là hạ phẩm và trung phẩm, đối phương muốn luyện ra thượng phẩm, thậm chí là [Kinh Phách Phản Hồn Đan] cực phẩm!

Dược Thanh Anh lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu.

Bên Kim Tố Miên đầy đủ dược liệu, người cũng chăm chỉ, tạm thời không cần nàng quan tâm.

Đợi nàng độ xong đạo kiếp trở về, chắc có thể trực tiếp dạy hậu bối này toa đan dược tiếp theo...

Suy nghĩ đến đây, Dược Thanh Anh không làm phiền Kim Tố Miên, thân hình lặng yên biến mất...

Lưu Lam hoàng triều.

Lễ bộ.

Trong tòa công phòng nào đó, một lễ quan ngồi trong đống công văn, đang bận rộn xử lý một phần lại một phần công văn.

Đột nhiên, khóe mắt hắn ta thấy một vòng màu xanh lá cách đó không xa, lập tức ngẩng đầu.

Chỉ thấy trong phòng xuất hiện thêm một bóng người, nàng tóc bạc như nguyệt, mắt xanh như phỉ thúy, dung mạo trong sáng ôn nhu, khí tức tinh khiết, lộ ra vẻ tươi đẹp không dính khói lửa thế tục.

Lễ quan lập tức đứng dậy hành lễ, cung kính nói: "Hạ quan bái kiến Dược tiền bối!"

"Tiền bối tự mình đến đây, là có dặn dò gì?"

Dược Thanh Anh khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Long Bá Chiến Vương ở đâu? Hiện tại ta có rảnh, có thể gặp mặt hắn."

Nghe vậy, lễ quan lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức nghi ngờ nói: "Không phải lần trước Dược tiền bối đã gặp Long Bá Chiến Vương, còn cùng hắn đến Thanh Yếu sơn rồi sao?"

Chương 2561: Sinh ra

Đã gặp Long Bá Chiến Vương?

Đi Thanh Yếu sơn?

Dược Thanh Anh kỳ quái nhìn tên lễ quan này, thấy vẻ lo nghĩ trên mặt hắn ta không có chút giả tạo, không giống nói dối, lập tức nhân tiện nói: "Ngươi kể lại toàn bộ tình hình lần trước."

Lễ quan lập tức nói: "Vâng!"

Chợt tự thuật nói: "Ngày đó Long Bá Chiến Vương nhập cảnh, muốn bái phỏng Dược tiền bối, bởi vì lúc đó tiền bối không rảnh, hắn tĩnh tọa trong dãy núi ngoài thành Lam Kinh ngàn dặm, nói không gặp tiền bối sẽ không rời đi"

"Mấy ngày sau, Dược tiền bối đột nhiên tiến về thung lũng, gặp mặt Long Bá Chiến Vương."

"Sau đó, hai vị đi thắng đến Thanh Yếu sơn"

"Phát hiện Dược tiền bối rời đi, Thiền Lâu lập tức phái người đi theo hộ vệ.

"Toàn bộ quá trình, dù Dược tiền bối hay Long Bá Chiến Vương đều quang minh chính đại, không có ý che giấu."

"Vì vậy, Thiền Lâu nhìn rất rõ ràng"

"Về phần sau khi tiến vào Thanh Yếu sơn... Trong khoảng thời gian này Thanh Yếu sơn vẫn ở trạng thái bị phong cấm, thám tử Thiền Lâu khó mà dò xét, đến nay vẫn không biết."

Tin tức Thiền Lâu...

Dược Thanh Anh nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, lập tức biết có người giả mạo nàng, lừa Long Bá Chiến Vương, lừa Thiền Lâu!

Nghĩ tới đây, nàng bình tĩnh nói: "Ta đã biết, hiện tại ta muốn đi vực ngoại hư không."

"Nếu Long Bá Chiến Vương lại đến tìm ta, lập tức báo cho hắn biết hướng đi của ta."

Lễ quan hành lễ nói: "Vâng!"

Ngay sau đó, áo xanh biến mất không thấy gì nữa.

Vực ngoại hư không.

Một bộ áo xanh nhanh nhẹn xuất hiện.

Dược Thanh Anh nhìn xung quanh, sau khi xác định gần đây không có những sinh linh khác độ kiếp, khí thế toàn thân lập tức ầm vang bộc phát!

Cầu mây to lớn nhanh chóng sinh dục ra, lôi đình ầm ầm, tràn trề rơi xuống!

Cung thành nguy nga, tráng lệ rộng lớn.

Ngói lưu ly lăn tăn như lưng lý, chiết xạ ngàn vạn hoa thải.

Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ngay ngắn trên một bảo tọa vàng ròng khẩm bảo.

Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một tòa đại điện kim bích huy hoàng, bảo tọa trên thềm son cao cao, phía dưới trụ sơn đứng thẳng, khinh giếng treo cuống, nặng ba rủ xuống, hai bên là cửa sổ điện cao lớn đóng chặt, sắc trời chiếu rọi vào trong điện nhạt như nước, vô số bụi mù lộn xộn bay lên.

Là Tâm Ma kiếp!

Hắn lập tức nhớ lại tình cảnh trước mắt, là đại triều hoàng cung trong cánh cửa thứ hai ở tạo hóa chi địa trước đó!

Lúc này, Bùi Lăng xác định ký ức, tinh lực của mình đều không có bất cứ vấn đề gì.

Lần Tâm Ma kiếp này, không có hai đầu pháp tắc "Quên": "Ngủ"

này...

Lúc này, hắn chợt phát hiện đỉnh đầu có thứ gì đó...

Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng đã mất khống chế ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trên đỉnh đầu, tráng lệ, kim đống ngọc xây, lại không phải đỉnh điện mà là một tòa cung điện hoa mỹ, bảo tọa phía trên thềm son cao cao.

Nóc nhà đấu củng, hoa suy bích đang, như soi gương với quảng điện phía dưới, cái bóng trên cao.

Trên bảo tọa vàng ròng khảm bảo kia cũng có một bóng người giống hắn như đúc đang ngồi, lúc này cũng đang ngẩng đầu tập trung nhìn kỹ.

Trong chớp mắt đôi bên đối mặt, Bùi Lăng đột nhiên chú ý túi trữ vật vẫn treo bên trái mình, hiện tại treo ở bên phải mình.

Vạt áo vốn là vạt phải, lúc này lại là vạt trái.

Vị trên đỉnh đầu hắn đều là túi trữ vật treo ở bên trái, vạt áo vạt phải, tất cả đều không khác thói quen bình thường của hắn.

Trong chớp mắt, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra thế giới điên đảo trên đỉnh đầu của mình, mới là thế giới bình thường!

Vị trí hiện tại của hắn trông như thế giới bình thường, lại là thế giới điên đảo chân chính!

Đang nghĩ ngợi, một "mình" khác trên đỉnh đầu đột nhiên đưa tay phải ra, chộp tới một thanh trường đao bị huyết vụ đậm đặc che giấu ở phía sau.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng không bị khống chế đưa tay trái ra, cũng chộp tới trường đao bị huyết vụ che giấu.

Phát hiện tình huống không đúng, Bùi Lăng cưỡng ép khống chế động tác của mình dừng lại.

Ngay chớp mắt tay trái hắn vươn ra tiến hành ngưng trệ, tay phải của một "mình" khác trên đỉnh đầu cũng ngừng ở giữa không trung, không thể đụng phải chuôi trường đao đã gần trong gang tấc.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức] bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài..."

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, hai mắt Bùi Lăng lập tức mất khống chế khép lại.

Ngay sau đó, hắn mở hai mắt ra, lộ ra đôi mắt thuần trắng.

Khí thế quanh người Bùi Lăng lập tức bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, khí tức sa đọa, hỗn loạn, ngang ngược... Tản khắp.

Hắn bị hệ thống điều khiển, lại một lần bắt đầu đánh cắp lực lượng Đọa Tiên...

Thấy cuối cùng Bùi tiên hữu lại đến giải trừ phong ấn giúp mình, Mạc Lễ Lan lập tức cảm thấy rất hài lòng, Bùi tiên hữu trộm lấy lực lượng từ chỗ nàng, căn bản không đáng nhắc tới với nàng.

Bây giờ vị kia tiên nhân đã thoát khỏi vòng vây bỏ đi, nàng phải phá vỡ phong ấn càng nhanh càng tốt!

Ngay lúc này, thân thể Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, thu hồi tay trái từng chút một, sau đó tay phải nâng lên.

Một hắn khác trong thế giới trên đỉnh đầu kia, động tác như bóng với hình, cũng thu hồi tay phải một chút xíu, chợt chậm rãi nâng tay trái lên.

Chương 2562: Sinh ra (2)

Tay phải của Bùi Lăng nắm chặt chuôi trường đao phía sau, huyết vụ trên trường đao lập tức rút lui, lưỡi đao như tuyết sương ầm vang xuất hiện, thân đao hoa mỹ như ngôi sao đêm hè, lại lập tức hóa thành dáng vẻ Cửu Phách Đao!

Trên đỉnh đầu Bùi Lăng, tay trái cũng lập tức chụp vào huyết vụ phía sau, nhưng không nắm được bất kỳ chuôi đao gì, chỉ nắm lấy huyết vụ hư vô mờ mịt.

Tên Bùi Lãng kia lập tức lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Ngay sau đó, huyết vụ phía sau hắn đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt tản khắp toàn bộ đại điện.

Toà thế giới bình thường treo ngược này bắt đầu như ngọn nến bị ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng hòa tan, hóa thành từng giọt nến màu đỏ thắm, nhỏ xuống thế giới của Bùi Lăng!

Từng giọt nước đỏ rơi xuống như nước mưa rơi vào hồ nước, bắn tung toé ra từng vòng gợn sóng.

Tất cả mọi thứ đều đang không ngừng rung chuyển, như sóng gió chập chờn.

Chẳng mấy chốc, tốc độ giọt nước đỏ rơi xuống càng lúc càng nhanh, như mưa to rút nước.

Thế giới tiếp nhận lặng yên biến hóa.

Cuối cùng, một vòng sắc trời nhẹ nhàng vẩy xuống, trong ánh nắng sáng trong xuất hiện bầu trời xanh lam.

Hiện thế biến mất không thấy gì nữa...

Thế giới điên đảo trở thành hiện thế...

Bùi Lăng khép lại hai mắt, chợt lại mở ra.

Đôi mắt của hắn đã khôi phục như thường, khí tức cũng trở nên trong bình tĩnh.

Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hoàn thành [Phân tích tâm ma 1...

Mấy ngày sau, vực ngoại hư không.

Cầu mây khổng lồ không ngừng co vào, bành trướng, co vào, bành trướng... Như thúc giục một sinh linh to lớn sinh dục.

Lôi đình khó mà tính toán gào thét trong mây, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp hư không ảm đạm.

Thời gian dần trôi qua, tiếng sấm dừng, kiếp vân tiêu tán, sau khi mây đen rút đi lộ ra một bóng dáng huyền bào.

Chính là Bùi Lăng!

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Cảm nhận được tu vi thực lực vô cùng cường đại của bản thân, dường như một hành động có thể hái trăng bắt sao, vác núi đi biển bắt hải sản, hắn không khỏi khẽ gật đầu, rất không tệ!

Đã thành công vượt qua trận đạo kiếp thứ sáu mươi lăm!

"Xem ra, vẫn là phải tin tưởng hệ thống phán định"

"Hệ thống phán định [Không lo nhân quả 1, thì không cần đi trảm nhân quả gì nữa..."

"Ngược lại Tâm Ma kiếp lần này hơi khác lúc trước...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bắt đầu nhớ lại Tâm Ma kiếp lần này.

Tâm Ma kiếp lần này chỉ có đầu pháp tắc "Nghịch" này!

Dường như chỉ cần là pháp tắc "Bản nguyên", đều là Tâm Ma kiếp đơn độc, sẽ không xen lẫn cùng với pháp tắc khác.

Hắn nhìn thấy một "mình" khác ở Tâm Ma kiếp, cũng không phải là đầu pháp tắc "Chúng" này, mà là... Khởi nguyên đã từng của "Nghịch"!

Giống với truyền thừa của "Chú", bước đầu tiên trong truyền thừa của "Chú" là Thiên Đạo Trúc Cơ chỉ pháp, [Chú Quỷ đạo cơ].

Đây trông như là Trúc Cơ chi pháp cho nhân tộc tu luyện, nhưng là truyền thừa để lại cho Chú Quỷ!

Đúng vậy, tu sĩ nhân tộc sử dụng [Chú Quỷ đạo cơ] Trúc Cơ, sau đó tranh đạo với Chú Quỷ, tất cả mệnh cách sẽ bị Chú Quỷ cướp đoạt, đây cũng là bí mật để Chú Quỷ sinh ra!

Tâm Ma kiếp lần này của hắn cũng giống vậy.

Bóng dáng mà hắn thấy trong đại điện treo lủng lắng trên đỉnh đầu kia, chắc là tên tu sĩ nhân tộc trước kia.

Không biết đối phương tu luyện pháp môn gì giống với [Chú Quỷ đạo cơ], hay là gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì khác, lúc ấy tranh đạo với tên quỷ vật "Nghịch" này.

Đáng tiếc, cuối cùng đối phương đã thất bại.

Bởi vậy "Nghịch" sinh ra, cũng cướp đi tất cả của đối phương, trở thành một sự tồn tại kinh khủng trong U Tố mộ.

Tất cả chuyện hắn thấy trong Tâm Ma kiếp, là trải nghiệm trước kia của "Nghịch'...

"Hiện tại phong ấn bên Đọa Tiên được giải trừ càng ngày càng nhiều, sau khi Tâm Ma kiếp bắt đầu, ý chí Đọa Tiên cũng càng lúc càng nhanh..."

"Tâm Ma kiếp lần này, dù ta không hề làm gì, hệ thống cũng tiến hành thao tác, giúp ta thành công vượt qua Tâm Ma kiếp."

"Trong đạo kiếp tiếp theo, có lẽ sẽ càng ngày càng thuận lợi, chỉ là phong ấn Đọa Tiên..."

"Ừm... Tiên thuật mà Đọa Tiên cho thật sự rất có vấn đề, nhưng truy cứu cách làm người, dù sao cũng tiên nhân tốt..."

"Không có chuyện gì quan trọng bằng độ kiếp!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự nữa, trực tiếp đánh ra một đạo pháp quyết khí tức cổ xưa, bắt đầu trận đạo kiếp tiếp theo...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Vực ngoại hư không.

Trong hư không mênh mông, cầu mây to lớn vắt ngang như tinh vân, vô số lôi đình gào thét, tung hoành xen lẫn, điện quang cuộn cuộn chiếu rọi vạn vật trong phương hư không này.

Uy áp kinh khủng nhét đây bốn phương.

Chính giữa đạo kiếp, một bóng dáng áo xanh nhẹ nhàng, tóc bạc như nguyệt yên tĩnh đứng đó, chính là Dược Thanh Anh!

Lúc này nàng tóc bạc phần phật bay múa, váy áo xanh biếc phồng lên sinh gió, khí tức vô cùng cường thịnh, lại đang không ngừng lên cao.

Chương 2563: Ván cờ lần trước

Lít nha lít nhít điện xà hội tụ như nước thủy triều, kiếp lôi cuồn cuộn như sóng to gió lớn đánh xuống Dược Thanh Anh từ bốn phương tám hướng, nàng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào.

ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Trong lôi quang chói mắt, Dược Thanh Anh bị lôi đình bao phủ, phía trên áo xanh nhanh chóng mở ra nhiều đám "bọt nước", chất lỏng màu xanh thuận theo đầu ngón tay theo nàng lặng yên nhỏ xuống, mùi hương thơm ngát tản khắp quanh mình, trong hư không lập tức sinh cơ phun trào, sinh ra từng mảnh hoa thơm cỏ lạ, cành lá rêu rao, lôi văn ẩn ẩn.

Trong chớp mắt, thương thế trên người Dược Thanh Anh đã nhanh chóng khôi phục.

Kiếp lôi không ngừng đánh xuống, thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục.

Một tia chớp chưa rơi xuống, đã hoàn hảo như lúc ban đầu.

Cuối cùng, trong cầu mây phát ra tiếng gầm gừ, tất cả điện xà dung hợp như một, đây là một vòng lôi kiếp cuối cùng!

Lôi đình cuồn cuộn như cắt đứt sông lớn, gào thét rơi xuống.

Oanh! !!

Quanh người Dược Thanh Anh lập tức "bọt nước" bắn tung toé, trên dưới cả người vết thương chồng chất.

Nhưng trong chốc lát, tất cả thương thế bắt đầu khôi phục nhanh chóng.

Lôi đình bốn phương tám hướng không phát ra tiếng động nữa, kiếp vân bắt đầu tiêu tán.

Tầng mây nặng nề chưa hoàn toàn tán đi, thương thế của nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Đôi mắt đẹp của Dược Thanh Anh lưu chuyển, nhìn hư không trước mặt lại khôi phục thành tro mịt mờ hoàn toàn tĩnh mịch, môi đỏ khẽ nhếch, phun ra một ngụm trọc khí.

Lợi dụng trận đạo kiếp này, cuối cùng nàng hoàn toàn luyện hóa luồng lực lượng cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện trước đó.

Nàng là Độ Kiếp sáu mươi bốn kiếp, trận đạo kiếp này kết thúc, chỉ cần không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, đi dẫn kiếp sớm, trận đạo kiếp tiếp theo sẽ là tám năm lẻ tám tháng sau.

Trong lúc này, vừa hay làm xong toàn bộ những chuyện cần phải làm...

Đang nghĩ ngợi, Dược Thanh Anh đột nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn lại một phương hướng.

Ngay sau đó, một bóng dáng cổn miện chỉnh tề, khí chất uy nghiêm đi ra từ trong hư không mà nàng đang nhìn.

Khí tức quanh người hắn ta cuồn cuộn, lại là một vị Đại Thừa.

Ánh mắt hắn ta bình tĩnh xuyên qua khe hở miện châu, khẽ gật đầu với Dược Thanh Anh, nói: "Dược đạo hữu!"

Trong mắt Dược Thanh Anh hơi ngạc nhiên, cũng gật đầu nói:

"Thương Hưng đạo hữu, chẳng biết tại sao đến đây?"

"Thương Hưng" không trả lời ngay, lại lập tức vung tay bày ra một tòa đại trận, ngăn cách bất kỳ dò xét gì từ ngoại giới, lại thi triển đủ loại thủ đoạn đề phòng nhìn trộm, ngay sau đó lấy ra [Ngọc tỉ truyền quốc] và [Đế Hoàng kiếm] trấn áp khí số nơi đây, không cho phép tiết lộ ra chút tin tức thiên cơ nào...

Thấy "Thương Hưng" Thái Thượng Hoàng trịnh trọng như vậy, trong lòng Dược Thanh Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu rõ, lần này đối phương muốn nói với nàng một việc rất quan trọng, rất có thể có liên quan với thượng giới!

Lúc này: "Thương Hưng" đã bố trí xong tất cả, xác định dù có tiên nhân ở bên cũng khó có thể thám thính nội dung nói chuyện của hai người, lúc này mới vô cùng cẩn thận truyền âm nói: " Lung Hoàng đan tổ để ta chuyển một câu cho đạo hữu."

"Đạo hữu không cần tìm kiếm truyền nhân cho Đan Tổ nữa"

"Nếu lần này có thể phi thăng, phải nắm bắt cơ hội!"

Chủ nhân?

Không cần tìm kiếm truyền nhân cho chủ nhân nữa?

Dược Thanh Anh ngẩn ngơ, lập tức truyền âm hỏi: "Vì sao?"

"Thương Hưng" lắc đầu, lại không giải thích điều gì.

Dược Thanh Anh lập tức hiểu được, chủ nhân chỉ để lại một câu nói kiat Trước khi mở ra Phù Sinh kỳ cục, Đại Thừa chín môn phái lớn sẽ sớm liên hệ với chín tông thượng giới.

Nếu ma đạo hỏi tiên thuật, chính đạo sẽ hồi ván cờ.

Nếu ma đạo hỏi ván cờ, vậy chính đạo sẽ hỏi tiên thuật, đôi bên thay phiên theo thứ tự...

Lần trước Phù Sinh kỳ cục mở ra, chính đạo hỏi tiên thuật, ma đạo hỏi ván cờ.

Người dẫn đường tiên lộ lúc trước là "Chú", mời tu sĩ đỉnh phong chín tông tụ tập ở Vạn Hủy hải, chính vì bí mật ván cờ và tin tức truyền thừa thượng giới...

Vì để sau này nàng đi tiên lộ càng thuận lợi hơn, chủ nhân đã từng dẫn nàng đến đó gặp mặt...

Chỉ có điều, sau đó nàng và chủ nhân gặp gỡ "Phúc Túy" ma tôn, sau khi giao thủ một trận, thái độ của chủ nhân đột nhiên thay đổi, để nàng tìm kiếm một vị truyền nhân, sau khi trở về lại định ra đủ loại điều kiện hà khắc cho vị truyền nhân tương lai kia, yêu cầu trước khi nàng hoàn thành nhiệm vụ này, không thể phi thăng thượng giới...

Ngoại trừ cái đó ra, chủ nhân lại đặt ra một yêu cầu cho nàng, nếu có người có thể tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết] đến Đại Thừa... Đó chính là chủ nhân mới của nàng!

Lúc ấy nàng biết, chủ nhân đang bàn giao hậu sựt Chắc "Phúc Túy" ma tôn đã nói gì đó với chủ nhân, chủ nhân đã chuẩn bị vẫn lạc trong Phù Sinh kỳ cục lần đó!

Thậm chí, chủ nhân cho rằng lần Phù Sinh kỳ cục tiếp theo cũng vô cùng nguy hiểm!

Nhiệm vụ tìm kiếm truyền nhân kia là để nàng tránh đi ván cờ nguy hiểm.

Bây giờ chủ nhân lại không để nàng tìm truyền nhân...

Đúng vậy, hiện tại chủ nhân đã thành tiên, chắc chắn đã tính ra ván cờ lần này không còn nguy hiểm, vì vậy muốn nàng nắm bắt cơ hội...

Thế nhưng, đối với nàng, việc thành tiên lại không quan trọng như thết

Chương 2564: Thiên tài đan đạo

Từ sau khi chủ nhân tiến vào Phù Sinh cảnh, nàng đã lo lắng nhiệm vụ của chủ nhân mấy ngàn năm!

Ba mươi năm một lần đại điển luận đan, không chỉ là thịnh sự của toàn bộ Bàn Nhai giới, cũng là cơ hội để nàng tỉnh lại từ trong ngủ say, hoài niệm chủ nhân, hồi ức chủ nhân.

Lần lượt suy nghĩ, lần lượt thất vọng, lần lượt chăm chỉ không ngừng... Tuyệt đối không thể bỏ đổ nửa chừng vào thời khắc sống còn!

Bùi Lăng, Kim Tố Miên... Là tâm huyết của nàng!

Nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân thật xinh đẹp, sau đó lại phi thăng thượng giới, đi gặp chủ nhân!

Nàng phải dùng dáng vẻ cường giả chân chính đi gặp chủ nhân!

Nàng muốn để chủ nhân thấy mấy ngàn năm qua, nàng cũng không phải sống uổng, mà thật sự đang lưu lại một mạch truyền thừa cho chủ nhân ở hạ giới!

Nghĩ tới đây, Dược Thanh Anh lập tức nói: "Hiện tại nhiệm vụ của chủ nhân còn thiếu một chút"

"Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, mới có thể phi thăng!"

Nghe vậy: "Thương Hưng" lập tức cau mày, chợt truyền âm nói:

"Thiên điều sâm nghiêm, tiên không tiếp cùng phàm."

"Bây giờ chúng ta có thể liên hệ với thượng giới, là vì chúng ta đều phải đi đối phó ván cờ, cũng có thể trở thành tiên nhân tương lai!"

"Dù thế, mỗi tông cũng chỉ có thể hỏi một việc, lại không thể truyền nó cho hậu nhân trong tông môn làm tích lũy."

"Nếu Dược đạo hữu không tham gia ván cờ lần này, không thể nói tin tức ván cờ lần này cho ngươi."

Dược Thanh Anh bình tĩnh nói: "Không cần nói cho ta biết."

"Thương Hưng" khẽ gật đầu, sau đó lại truyền âm nói: "Lung Hoàng đan tổ truyền cho đạo hữu câu nói kia, đừng để bất kỳ sinh linh gì biết."

Dược Thanh Anh nói: "Đã rõ."

Lưu Lam hoàng triều liên hệ với thượng giới, chắc chắn hỏi việc liên quan đến ván cờ.

Chủ nhân để nàng nắm bắt cơ hội phi thăng, chắc chắn là chủ nhân chủ động nói chuyện này...

Thấy thế: "Thương Hưng" không cần phải nhiều lời nữa, đã chuyển lời giúp "Lung Hoàng" đan tổ, Dược Thanh Anh không muốn tham gia ván cờ lần này, không thể lại nói những chuyện khác...

Thế là, hắn ta vung ống tay áo một cái, thu hồi [Ngọc tỉ truyền quốc 1, [Đế Hoàng kiếm], sau đó giải trừ đủ loại cấm chế, triệt hồi đại trận.

Sau một lát, trong hư không khôi phục như lúc ban đầu.

"Thương Hưng" chắp tay nói: "Đạo hữu, cáo từ!"

Nói xong, bóng dáng hắn ta lập tức biến mất.

Dược Thanh Anh cũng không tiếp tục dừng lại ở chỗ này, bóng xanh cũng loé lên, chạy tới Bàn Nhai giới...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Sắc trời tươi đẹp chiếu xuống khắp nơi hoang dã, từng mảnh được điền muôn hồng nghìn tía vui sướng rêu rao trong vàng rực.

Giữa dược thảo, một tòa đan lô yên tĩnh đứng sừng sững, bên trong ánh lửa hừng hực, hơi nước dâng trào.

Kim Tố Miên bẩn thỉu đứng trước lò, không ngừng bấm pháp quyết, mặc dù đầy bụi đất lại ánh mắt sáng ngời, không chớp mắt lấy một cái nhìn đan lô trước mặt, chuyên tâm cảm giác tình hình bên trong.

Trong hư không cách nàng không xa, đột nhiên hơi động một chút như sóng nước, một bộ áo xanh lặng yên xuất hiện.

Dược Thanh Anh vừa trở về, liếc nhìn bàn nhỏ bên cạnh Kim Tố Miên, đã thêm một viên [Kinh Phách Phản Hồn Đan] thượng phẩm!

Nàng lập tức nhẹ gật đầu, Kim Tố Miên có thiên phú luyện đan xuất chúng, người cũng nhu thuận nghe lời, ngộ tính cao tuyệt, quan trọng nhất là nàng trầm mê luyện đan, trong lòng không có việc khác, rất giống "Lung Hoàng" đan tổ năm đó, coi luyện đan, nghiên cứu đan thuật là một loại hưởng thụ chí cao vô thượng, vui ở trong đó.

Có thể nói, là thiên tài đan đạo chính cống!

Thậm chí so sánh với Bùi Lăng, Kim Tố Miên phá giải đan phương, điều phối đan dược, kiến thức dược lý... Những phương diện này đều vượt xa Bùi Lăng.

Chỉ có lúc chính thức ra tay luyện đan, Bùi Lăng càng mạnh hơn Kim Tố Miên.

Đệ tử này không cần nàng chỉ đạo bất kỳ điều gì, có thể nhiều lần luyện chế ra đan dược thượng phẩm, cực phẩm...

Hai đồ nhi này đều khiến nàng rất hài lòng!

Điều duy nhất hơi tiếc nuối là rõ ràng Bùi Lăng có thiên phú đan đạo cực kỳ kinh diễm, hứng thú với luyện đan lại thường thường, mọi suy nghĩ của hắn đều tập trung vào đại đạo trường sinh, vì vậy Bùi Lăng đi được một nửa truyền thừa của chủ nhân, đã bắt đầu chuẩn bị tiên lộ, không tiếp tục tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân.

Kim Tố Miên mọi thứ đều tốt, chỉ là tu vi hiện tại quá thấp, nội tình cũng hơi yếu kém, hiện tại tốc độ nàng tiếp nhận truyền thừa hoàn toàn bị tu vi kéo chân...

Dược Thanh Anh dạy bảo Kim Tố Miên, thật ra phần lớn thời gian không phải hao phí giảng giải đan đạo cho đối phương, mà là tốn vào việc tăng tu vi và nội tình cho đối phương...

Đang nghĩ ngợi, đan lô trước mặt Kim Tố Miên đột nhiên bùng lên ánh lửa, thẳng lên mây xanh, thế lửa bùng lên suýt nữa cắn nuốt Kim Tố Miên gần trong gang tấc, cùng lúc đó một luồng đan hương kỳ quái tản khắp, lực lượng vô hình như thủy triều dao động.

Oanh!

Đan lô đột nhiên nổ tung, đan hương kỳ quái nhanh chóng nhét đây phương thiên địa này, lực trùng kích cường đại không giữ lại chút nào đâm vào trên người Kim Tố Miên, Kim Tố Miên không kịp phản ứng, bị đan lô đánh bay ngay tại chỗ, ngã vào trong dược điền, bất tỉnh nhân sự.

Chương 2565: Thiên tài đan đạo (2)

Nhìn thấy tình cảnh này, Dược Thanh Anh lắc đầu cười một tiếng, lần này nổ lô không phải do Kim Tố Miên điều khiển đan hỏa phạm sai lầm, mà là pháp lực của nàng không đủ, dẫn đến không thể kịp thời đánh ra pháp quyết, thúc đẩy dược dịch dung hợp...

Vừa rồi nàng không ra tay bảo vệ Kim Tố Miên, là vì nổ lô cũng là việc mà luyện đan sư nhất định phải đối mặt trải nghiệm.

Suy nghĩ xoay chuyển, Dược Thanh Anh bước ra một bước, đã xuất hiện ở bên cạnh Kim Tố Miên, áo xanh như liễu, váy dài rủ xuống, nàng hơi phất qua trên đỉnh đầu, lập tức có cơn gió mát đột nhiên sinh ra, cơn gió màu xanh nhạt quay xoay quanh Kim Tố Miên một vòng, chợt chui toàn bộ vào mi tâm của nàng.

Ngay sau đó, thương thế quanh người Kim Tố Miên lập tức khỏi hẳn, nhưng vẫn nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Dược Thanh Anh lại vung váy dài, một vòng ánh sáng xanh bao bọc Kim Tố Miên, hai người đồng thời biến mất.

Lúc xuất hiện một lần nữa, bọn họ đã đi vào sâu trong một tòa rừng rậm.

Toà rừng rậm này cổ xưa um tùm, linh cơ dạt dào, khắp nơi sinh trưởng đủ loại dược liệu kỳ trân hiếm thấy.

Trên khoảng đất trống trong rừng lại có một ao nước màu sắc sặc sỡ, bên trong bốc lên hơi nóng như suối nước nóng, có mùi thuốc nồng nặc truyền ra từ trong hồ.

Dược Thanh Anh tâm niệm vừa động, Kim Tố Miên còn đang hôn mê lập tức lơ lửng lên, váy áo trên người nàng tự rút đi từng kiện.

Chẳng mấy chốc, Kim Tố Miên không mảnh vải che thân, lộ ra da thịt khi sương tái tuyết, ở chỗ quần áo bị tổn hại có màu xám loang lổ, càng làm nổi bật màu da như ngọc.

Dược Thanh Anh vung tay lên, Kim Tố Miên lập tức chìm vào ao nước màu sắc sặc sỡ.

Ao nước màu sắc sặc sỡ lập tức lấp lánh ánh sáng, mùi thuốc nồng nặc càng thêm dày đặc, dược lực cuồn cuộn tinh thuần không ngừng chen chúc vào cả người Kim Tố Miên, thấm vào gân cốt nàng, tầm bổ thương thế của nàng, lại hóa thành lực lượng tu vi liên tục không ngừng tăng lên.

Lúc này Kim Tố Miên vẫn không thức tỉnh, cả người chìm vào trong hồ, khí tức quanh người lại bắt đầu liên tục tăng lên.

Dược Thanh Anh yên tĩnh quan sát một lát, xác định lần này dược trì thối thể không ngại, lặng lẽ rút lui.

Long Bá Chiến Vương còn chưa đến tìm nàng, rất có thể cho đến bây giờ đều không phát hiện vị ngụy trang nàng là người khác giả mạo!

Lần này chờ sau khi Kim Tố Miên tỉnh lại, trước tiên dạy nàng môn truyền thừa tiếp theo của chủ nhân, sau đó nàng sẽ đi gặp Long Bá Chiến Vương một lần...

Vực ngoại hư không.

Cầu mây to lớn bành trướng như biển, thiên uy cuồn cuộn, lôi đình từng trận.

Trung tâm đạo kiếp, Bùi Lăng huyền bào phần phật, tóc mực tùy ý điên cuồng múa.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, lít nha lít nhít lôi đình đánh xuống thân thể đều hóa thành kiếp lực cuồn cuộn, bị hắn hấp thu sạch sẽ.

Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh.

ầm ầm...

Lôi đình trùng điệp như không có cuối cùng.

Không gian hỗn độn.

Một bộ huyền bào lẻ loi trơ trọi đạp không mà đứng.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức 1, bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài...

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng vừa mở mắt, hai mắt lập tức không bị khống chế khép lại.

Ngay sau đó, hắn lại mở mắt ra, đã là một mảnh thuần trắng.

Khí tức sa đọa, điên cuồng, bạo ngược sôi trào mãnh liệt, mạnh mẽ tăng trưởng.

Lúc này, toàn bộ thân thể Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển hơi đập dờn như gợn nước lúc gió nổi lên, trong nháy mắt hắn hóa thành một bóng dáng áo xanh tóc bạc, dung nhan tuyệt mỹ, khí tức tươi đẹp tinh khiết, chính là Dược Thanh Anh!

Toàn bộ không gian hỗn độn đồng thời xảy ra biến hóa, lập tức biến thành "Tiểu Tự Tại Thiên".

Sắc trời nhẹ nhàng trút xuống, soi sáng ra dược điển đủ mọi màu sắc.

Giữa dược điền, Kim Tố Miên canh giữ trước lò luyện đan, kết động pháp quyết, đang chuyên tâm luyện đan.

Ở một chỗ khác, phía dưới cự mộc che trời, một bóng người huyền bào ngồi xếp bằng, ánh lửa bành trướng quanh người, chính là Bùi Lăng đang tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết].

"Dược Thanh Anh" đứng giữa Kim Tố Miên và Bùi Lăng, yên tĩnh đứng đó.

Kim Tố Miên chuyên tâm luyện chế đan dược, Bùi Lăng chuyên tâm tu luyện công pháp, hai người đều như không phát hiện sự tồn tại của nàng.

Đột nhiên, đan lô trước mặt Kim Tố Miên chấn động kịch liệt, đan hương cổ quái bay ra, sau đó đan lô "âm" một tiếng nổ tung, Kim Tố Miên không kịp trốn tránh bị chấn động đến bay ngược ra, ngã thẳng vào trong dược điển, hôn mê ngay tại chỗ!

Nhìn thấy tình cảnh này: "Dược Thanh Anh" lập tức đi đến bên cạnh nàng, sau đó bắt lấy đầu Kim Tố Miên, dùng sức vặn một cái, đầu Kim Tố Miên lập tức bị hái xuống, máu tươi ấm áp bắn tung toé ra, phun ra như mưa.

"Dược Thanh Anh" đưa ra một ngón tay, một tia sáng xanh chui vào vết thương trên cổ nàng, lập tức phong bế sinh cơ nhanh chóng trôi qua.

Kim Tố Miên nằm thẳng trong dược điền, đầu người và thân thể hoàn toàn tách rời, vẫn còn sống.

"Dược Thanh Anh" nhanh chóng đi đến bên cạnh Bùi Lăng.

Lần này: "Dược Thanh Anh" trực tiếp đánh ra một đạo đao khí huyết sắc, gọt đầu Bùi Lăng.

Chương 2566: Đệ tử hoàn mỹ!

Đầu Bùi Lăng "bịch" một tiếng lăn xuống mặt đất, trong lồng ngực tràn ra máu tươi như suối phun.

Ánh sáng xanh lấp lóe, sinh cơ trong thân thể và đầu Bùi Lăng cũng bị khóa lại.

Ngay sau đó: "Dược Thanh Anh" gắn đầu Bùi Lăng vào trên người Kim Tố Miên, lại từ trong hư không lấy ra một viên đan được óng ánh mượt mà, bị vô số đan văn khóa lại linh cơ cuồn cuộn, cho Kim Tố Miên đầu Bùi Lăng ăn vào, lại vận chuyển pháp lực trị liệu cho thân thể này.

Chẳng mấy chốc, Kim Tố Miên mở hai mắt ra, đã tỉnh lại.

Không cần "Dược Thanh Anh" phân phó, Kim Tố Miên đầu Bùi Lăng lập tức đi luyện đan.

Lần này, pháp lực của nàng bành trướng mãnh liệt như đại dương mênh mông, vô cùng dồi dào, hoàn toàn không có dấu hiệu nổ lô, hơn nữa thủ pháp tinh diệu già dặn, trình độ chuẩn xác càng hơn trước đó.

Chỉ trong chốc lát, một lò [Kinh Phách Phản Hồn Đan] đã hoàn thành luyện chế.

Kim Tố Miên đầu Bùi Lăng đưa tay mở nắp lò, trong lò đều là [Kinh Phách Phản Hồn Đan] cực phẩm.

Đúng vậy, ngộ tính đan đạo, sự si mê đan đạo của Kim Tố Miên dung hợp với thủ pháp luyện đan của Bùi Lăng... Đây thật sự là một đệ tử hoàn mỹ!

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Sắc trời chiếu xuống giữa cành cây trong rừng rậm, tạo thành điểm sáng loang lổ.

Váy áo xanh biếc lướt qua bãi cỏ mềm mại, Dược Thanh Anh chậm rãi bước đi, đang chuẩn bị đến Lưu Lam hoàng triều tìm Thiền Lâu nghe ngóng vị trí của Long Bá Chiến Vương, đột nhiên trong lòng nàng rộng mở trong sáng, như một vấn đề bối rối đã lâu được cởi bỏ, lại như cảm giác buồn bực xoắn xuýt đã lâu ầm vang tiêu tán.

Lực lượng tinh thuần lại mênh mông bắt đầu liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể nàng, tất cả giống hệt với lần trước!

Dược Thanh Anh ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể khí thế hung hăng như đại dương mênh mông tuỳ tiện, biển giận sóng gầm, nàng không kịp nghĩ nhiều, lúc này phi độn vào trong sơn cốc.

Trong sơn cốc, dây leo rủ xuống từ trên cự mộc che trời lại quấn quanh thành kén xanh.

Tóc dài sáng như bạc như ánh trăng giữa khe hở dây leo chầm chậm phất động, như dòng suối lặng yên chảy xuôi dưới đêm trăng.

Dược Thanh Anh cũng như lần trước, bắt đầu toàn lực luyện hóa luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện này...

Vực ngoại hư không.

Lôi đình dừng lại, cầu mây tiêu tán.

Ở trung tâm lộ ra bóng dáng Bùi Lăng.

Một trận đạo kiếp vừa độ xong, hắn không do dự chút nào, tiếp tục thi triển tiên thuật...

Trong hư không, mây đen cuồn cuộn, đạo kiếp lại xuất hiện!

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên.

Lôi đình kinh khủng chậm rãi kiềm chế, khí tức hồng hoang trong di tích đã hơi không cảm nhận được, thay vào đó lại là khí tức lôi đình sôi trào mãnh liệt, chí dương chí cương, đường hoàng gột rửa.

Trong vực sâu héo úa, Tầm Mộc thẳng tắp giữa thiên địa, cành lá tỏa ra bốn phương như trước đó.

Thiên kiếp cuồn cuộn, dù trong năm tháng cuồn cuộn cũng không thể để lại bất cứ dấu vết gì trên đó.

Cơn gió lạnh lao tới từ bốn phương tám hướng, vô số quan tài treo đầu cành va đập vào nhau, nặng nề chấn động thiên địa.

Trong Tâm Mộc, sinh cơ vô cùng yếu ớt như hơi thở mong manh còn đang nhanh chóng trôi qua, dường như ngay sau đó sẽ tản đi theo gió, không còn tồn tại.

Lúc này: "răng rắc."

Một bộ quan tài mở ra, sinh cơ trong Tâm Mộc lập tức dừng trôi qua.

Cự trảo màu lông ảm đạm không ánh sáng vịn vào mép quan tài, dường như đang thổ ra, mới leo ra toàn bộ.

Đây là một thể xác hồng hoang loại khỉ, mọc ra bốn tai, chính là "Trường Hữu"

"Trường Hữu" rời khỏi quan tài, đứng ở đầu cành Tầm Mộc, khí tức của hắn ta vô cùng suy bại, ngay cả ánh mắt cũng không có chút ánh sáng nào.

Thần niệm kinh khủng mênh mông lập tức đảo qua toàn bộ Thanh Yếu sơn!

Chẳng mấy chốc, thần niệm của Tầm Mộc khóa chặt ba vị yêu tôn, tiếng nói khàn giọng già nua: "Đưa Long Bá Chiến Vương đến đây!"

Lại một tháng sau.

Trọng Minh tông.

Triêu Na hành cung.

Phòng tu luyện.

Trên vân sàng, Lệ Liệp Nguyệt yên tĩnh ngồi xếp bằng.

Lúc này, mấy tầng sa y trong ngoài đều bị máu tươi thẩm thấu, lặp đi lặp lại khô cạn, không còn phiêu dật bình thường mà càng có vẻ nặng nề.

Khí tức của nàng bành trướng cực mạnh, đã đạt đến Phản Hư hậu kỳ!

Nếu nàng tự tu luyện, muốn đạt tới tu vi như vậy, không có mấy chục năm trở lên gần như không có khả năng đạt tới!

Các đời Thánh Tử Thánh Nữ, Phản Hư kỳ có tư cách kế thừa vị trí Tông Chủ Thánh tông.

Nhiệm kỳ ba trăm năm, dưới tình huống bình thường cũng chỉ từ Phản Hư tiền kỳ, tu luyện tới Hợp Đạo tiền kỳ.

Hiện tại nàng chưa kế thừa vị trí Tông Chủ Thánh tông, cũng đã đạt tới Phản Hư hậu kỳ, khoảng cách Hợp Đạo tiền kỳ đã là cách một bước!

Hiện tại tu vi của nàng tinh tiến nhanh chóng như vậy, chủ yếu vẫn là vì mấy tháng trước, trong cơ thể nàng đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng cuồn cuộn kinh khủng.

Luồng lực lượng này vô cùng tỉnh thuần, không có bất kỳ khí tức gì khác, gần như giống hệt với nàng hấp thu kiếp lực sau khi vượt qua thiên kiếp!

Chỉ khác nhau ở chỗ, luồng lực lượng này mênh mông, vượt xa tất cả thiên kiếp mà nàng đã từng vượt qua!

Chương 2567: Đếm kỹ hồng nhan

Điều này không chỉ khiến nàng thành công đại đạo Phản Hư, hơn nữa sau khi đại đạo Phản Hư, tu vi liên tục tiến nhanh!

Cho đến khi nàng bước vào Phản Hư hậu kỳ, cảm giác nguy cơ loại lực lượng này có thể khiến nàng no căng đến tự bạo mà chết mới dần rút lui...

Lúc này, khí tức cả người Lệ Liệp Nguyệt đột nhiên nhanh chóng thu liễm vào trong cơ thể, hai mắt đột nhiên mở ra.

Ánh mắt như điện lập tức chiếu sáng cả nội thất.

Phản Hư đỉnh phong!

Thời gian mấy tháng, tu vi đã từ Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, leo đến Phản Hư hậu kỳ đỉnh phong!

Nàng cũng từng thấy chuyện như thế này ở trên cổ tịch, chỉ là những ví dụ kia, không có chỗ nào không phải trải qua cửu tử nhất sinh, vô cùng hung hiểm.

Thậm chí còn một vài kỳ ngộ liên quan đến Phù Sinh cảnh...

Lần này nàng lại không làm cái gì, đột nhiên có một luồng lực lượng mênh mông giáng lâm, mạnh mẽ tăng tu vi của nàng lên một cảnh giới lớn!

Nếu không phải nàng điều khiển lực lượng không đủ, vào lúc đại đạo Phản Hư đã lãng phí hơn phân nửa lực lượng kia, có lẽ hiện tại nàng đã có thể trực tiếp Hợp Đạo!

Cơ duyên không thể tưởng tượng như thế, cho dù nàng là Thánh Nữ Trọng Minh tông, thiên kiêu số một Lệ thị đương thời cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi hơi suy nghĩ, Lệ Liệp Nguyệt lập tức tập trung ý chí, tu vi tăng lên nhiều như vậy, lại không hề phát hiện điều khác thường là chuyện tốt nhưng chắc chắn phải để phòng chuyện chẳng may!

Đợi chút nữa đi gặp phụ thân, mượn dùng trấn tộc chỉ bảo của Cửu A Lệ thị, kiểm tra trạng thái hiện tại của mình một chút...

Nếu không có vấn đề, nàng có thể tiếp nhận vị trí Tông Chủ Thánh tông từ trên tay Tư Hồng Khuynh Yến bất cứ lúc nào...

"Tư Hồng Khuynh Yến là lô đỉnh của Bùi sư đệ..."

"Vị trí Tông Chủ nằm trong tay nàng, thật ra không khác gì nằm trong tay Bùi sư đệ."

"Với tu vi địa vị hiện tại của Bùi sư đệ, nhận mấy lô đỉnh cũng không tính là gì"

"Cũng như Tư Hồng Diệu Ly, biết tiến biết lùi, ngoan ngoãn hiểu được thân phận địa vị của mình"

"Chỉ là Tư Hồng Khuynh Yến này, còn có Tố Chân Thiên Yến Minh Họa đều không có quy củ..."

Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt đứng dậy, đi đến bể tắm ở trong thiền điện.

Vực ngoại hư không.

Trong khoảng không tối tăm mờ mịt, ánh sao mờ mờ.

Cầu mây to lớn ầm vang tiêu tán, thiên uy nhạt lại, lộ ra bóng người ở trung tâm đạo kiếp, Bùi Lăng huyền bào phần phật đạp không mà đứng.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo việc khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiện tại hắn đã độ bảy mươi hai trận đạo kiếp, khoảng cách tám mươi mốt kiếp, còn thiếu chín trận đạo kiếp.

Hiện tại nhớ lại toàn bộ Độ Kiếp kỳ, bốn mười tám trận Tâm Ma kiếp trước đều là tâm ma của hắn.

Bắt đầu từ trận Tâm Ma kiếp thứ bốn mươi chín, thứ hắn đang độ lại là... Tâm Ma kiếp thuộc về những hồng nhan của hắn.

Cho đến trận đạo kiếp thứ sáu mươi ba, tất cả mười lăm trận Tâm Ma kiếp là mười lăm vị hồng nhan...

Lệ sư tỷ, Kiều Từ Quang, Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Văn Nhân Linh Sắt, Tư Hồng Diệu Ly, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến, Hoa Dục Nhiên, Hoa Niệm Nô, Hoa Quế Dung, Hoa Thược Nhan, Hoa Ký Liên, Hoa Mãn Khâm, Hoa Kiều Anh...

Trên cơ bản tất cả đạo lữ và lô đỉnh từng song tu với hắn hoặc từng bị hắn thải bổ đều ở trong đó, chỉ có ba người Hoa Nhị Điệp, Hoa Hựu Phương và Hoa Thư Ngạc không ở trong đó.

Trận Tâm Ma kiếp thứ sáu mươi bốn là sư tôn Dược Thanh Anh, trận Tâm Ma kiếp thứ sáu mươi lăm là Hoa Nhị Điệp, trận Tâm Ma kiếp thứ sáu mươi sáu lại là sư tôn Dược Thanh Anh.

Trận Tâm Ma kiếp thứ sáu mươi bảy, sáu mươi tám là hai người Hoa Hựu Phương và Hoa Thư Ngạc...

Ngoại trừ Tâm Ma kiếp của sư tôn Dược Thanh Anh độ hai lần, tất cả hồng nhan khác đều chỉ độ Tâm Ma kiếp một lần.

Sau đó từ trận Tâm Ma kiếp thứ sáu mươi chín đến trận Tâm Ma kiếp thứ bảy mươi hai, hắn độ Tâm Ma kiếp của bốn người Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ, Thư Vũ.

Tuy cho đến bây giờ bốn người này chưa từng song tu với hắn, lại đều là thiếp thất mà Lệ thị đưa cho hắn lúc trước, thực tế trên mặt danh phận đều thuộc về hắn.

Lúc đó, hắn đã bắt đầu đi tiên lộ, cho tới nay chưa kịp lĩnh giáo "nhan sắc luân hồi" của Dư Tử Cơ và Thư Vũ.

Còn "Tiên sơn mây mưa" mà Thi Nam Tử và Liên Đồng Tử nói đến, sau này đã từng thôi diễn huyễn cảnh với Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" tổ sư...

Có hệ thống thao tác, những Tâm Ma kiếp này đều cực kỳ thuận lợi.

Chỉ là cách hệ thống độ Tâm Ma kiếp thật sự quá kì lạ...

Đặc biệt là hai trận Tâm Ma kiếp của sư tôn Dược Thanh Anh, thậm chí đã không phải là vấn đề kì lạ hay không, căn bản cũng không phải đầu óc con người có thể tưởng tượng ra được!

Nói thật, cách hệ thống giải quyết hai trận tâm ma kia, ngay cả tâm ma cũng không ma như vậy! Cũng may là Tâm Ma kiếp, sư tôn trong hiện thực không hung tàn như kia...

Chương 2568: Đếm kỹ hồng nhan (2)

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng tiếp tục đánh ra pháp quyết cổ xưa mờ mịt, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Khí tức của hắn lập tức biến ảo, như kiếp nạn như vòm trời như thiên đạo... Vượt trội phía trên chúng sinh vạn vật, như quan sát toàn bộ phương thế giới này.

Cùng lúc đó, cầu mây màu mực cuồn cuộn to lớn lại thành hình trong hư không, lôi thiểm điện minh, thiên uy cuồn cuộn, lập tức hình thành hình thức ngôi sao ban đầu.

Đây là trận đạo kiếp thứ bảy mươi ba!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên]"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Kiếp lôi ầm vang rơi xuống!

Không gian hỗn độn.

Không chia trên dưới bốn phương, trống trơn tự nhiên.

Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, còn chưa kịp dò xét cảnh vật xung quanh, một giọng nói máy móc lạnh băng đã vang lên:

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp......

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức 1, bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài..."

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Ngay sau đó, ánh mắt hắn khó mà kiềm chế khép lại.

Chợt mở ra đã là một đôi mắt thuần trắng, khí tức bạo ngược sa đọa hỗn loạn... Tu vi như hồng thủy cuồn cuộn nhanh chóng tăng vọt.

Sâu trong đôi mắt thuần trắng hiện ra sự từ vui mừng đáy lòng, nhanh! Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc bản tôn của nàng có thể lại thấy ánh mặt trời!

Bùi tiên hữu làm không tệ!

Lúc này, thân thể Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lặng yên biến hóa, chẳng mấy chốc hóa thành dáng vẻ Lệ Liệp Nguyệt.

Xung quanh kỳ quái như gợn nước dao động, chẳng mấy chốc đã biến thành một tòa động phủ quen thuộc, chính là Thúy Lỗi sơn!

Vườn hoa.

Mấy oan hồn thị nữ bay múa giữa không trung, đang cẩn thận sửa sang một lùm cây cao.

Trong đình viện khắc hoa đá cuội, khắp nơi là bổn hoa xây từ trúc, trồng hoa thơm cỏ lạ, phóng tầm mắt nhìn tới muôn hồng nghìn tía, phồn hoa như gấm.

Trên hành lang, Lệ Liệp Nguyệt váy dài nhẹ khép, đứng dựa vào lan can, nhìn ra đầy đình thơm ngát.

Tầng tầng lớp lớp váy sa màu mực như mây đen đậm nhạt không đồng nhất, uốn lượn nhẹ nhàng, càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, mắt ngọc mày ngài.

Phù văn trên mi tâm tươi đẹp ướt át, ánh mắt lạnh lùng.

Ở sau lưng nàng, Tư Hồng Diệu Ly nhắm mắt theo đuôi, nàng váy áo trắng thuần thêu Mạn châu sa hoa, trong xinh đẹp lộ ra sát khí như tường vi có gai.

Lúc này, Tư Hồng Diệu Ly cúi đầu, dáng vẻ kính cẩn nghe theo.

Bên ngoài lan can, Tư Hồng Khuynh Yến hồng y hơn máu và Yến Minh Họa váy cẩm tú đang đứng bên cạnh một làm hoa quỳnh.

Tư Hồng Khuynh Yến ngạo nghễ chắp tay, châu trâm cắm nghiêng, khẽ nâng cằm dưới rất có khí thế bễ nghễ, sự cao ngạo của Tông Chủ Thánh tông lộ rõ không bỏ sót. Yến Minh Họa tay trắng nõn cầm dù, sóng mắt lưu chuyển, nhìn như ưu nhã hữu lễ, ánh mắt nhìn về phía Lệ Liệp Nguyệt lại đầy thù địch.

Đôi bên nhìn nhau, mơ hồ có ý giằng co.

Lúc này "Lệ Liệp Nguyệt" mở miệng, im ắng phun ra một văn tự.

Ba người Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Tư Hồng Diệu Ly lập tức không chịu khống chế chìm vào giấc ngủ.

"Lệ Liệp Nguyệt" cất bước đi đến bên cạnh Tư Hồng Khuynh Yến, vây dài vàng ròng quấn lên chợt ngừng lại, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một thanh chủy thủ tinh xảo sắc bén, hoa mỹ mờ mịt như mây khói ngũ sắc ngưng tụ, chính là [Tiệm Vân Thứ].

Cổ tay trắng nhẹ đưa ra, chỉ hơi xoay một cái, [Tiệm Vân Thứ] đã cắt lên da thịt Tư Hồng Khuynh Yến, máu tươi thấm ra, chưa chảy xuống, đầu dao lợi dụng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, cắt ra kinh mạch kết nối với tầng da thịt này.

'xẹt xẹt...

Trong tiếng xé rách rợn người, máu tươi không ngừng tuôn ra, trượt xuống, chẳng mấy chốc đã hội tụ ra một vũng máu dưới người Tư Hồng Khuynh Yến.

Giây lát sau, Tư Hồng Khuynh Yến đã hóa thành một bộ thể xác máu thịt be bét, trong tay "Lệ Liệp Nguyệt" lại thêm một miếng đa người vết máu loang lổ.

Nàng tiện tay bấm niệm pháp quyết làm da người lơ lửng giữa không trung, gió nhẹ phồng lên, lập tức hiện ra dáng vẻ Tư Hồng Khuynh Yến. Ngay sau đó: "Lệ Liệp Nguyệt" cầm [Tiệm Vân Thứ], lại đi đến bên cạnh Yến Minh Họa.

"xẹt xẹt xẹt... ' Tiếng động như vừa rồi vang vọng toàn bộ đình viện, oan hồn đang chăm sóc cỏ cây đã sớm biến mất không thấy gì nữa...

Mùi ngai ngái tản khắp.

Lột xong hai tấm da người: "Lệ Liệp Nguyệt" lại quay người đi trở về dưới hiên, duỗi tay về phía Tư Hồng Diệu Ly.

"xẹt xẹt... ' Tiếng da thịt bị tách rời vang lên lần thứ ba, một lát sau Tư Hồng Diệu Ly cũng hóa thành một bộ thể xác máu thịt be bét, cả tấm đa người đều rơi vào trong tay "Lệ Liệp Nguyệt".

Về sau: "Lệ Liệp Nguyệt" mở tấm da người của Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa từ giữa, chia hai nửa.

Chợt giữ lại nửa bên trái da người của Tư Hồng Khuynh Yến, cùng nửa da người bên phải của Yến Minh Họa, cùng nhau khâu lại trên thể xác Tư Hồng Diệu Ly.

Chương 2569: Cũng may sư tỷ không biết...

Một lô đỉnh có được tính cách của Tư Hồng Diệu Ly, lại đồng thời có được bề ngoài của Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa đã hoàn thành!

Ngay sau đó: "Lệ Liệp Nguyệt" lại lấy ra một khối linh khoáng màu đỏ vàng, cùng một viên bảo thạch màu sắc loang lổ, nàng nhóm lửa trong tay, nhanh chóng hòa tan khoáng thạch, lại khảm nạm rất nhiều bảo thạch làm trang trí... Chẳng mấy chốc, một cái vòng cổ mới tinh xuất hiện từ trong ánh lửa.

"Lệ Liệp Nguyệt" lấy ngón tay viết thay, khắc bốn vân triện vào vòng cổ: "Lô đỉnh ký danh"

Nàng đeo vòng cổ lên cổ Tư Hồng Diệu Ly da người Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa...

Trọng Minh tông.

Triêu Na hành cung.

Trong bể tắm hình hoa sen sáu cánh, nước tắm như sữa, hơi khói cuồn cuộn như biển mây.

Lệ Liệp Nguyệt hơi lộ vai, hai mắt khẽ híp lại, ba búi tóc đen tản ra trong hồ, chìm nổi như Mạn Đà La màu mực nở rộ.

Mùi thuốc âm u lạnh lẽo chầm chậm tản khắp, không ngừng thấm vào trong cơ thể nàng, trong giây lát nàng mở mắt ra, bắt đầu đi đến bên mép bể.

Dược dịch thuần trắng trượt xuống quanh người hắn, xương quai xanh tinh xảo, dáng người uyển chuyển, vòng eo tinh tế, chân thon dài... Xuất hiện ở trên mặt nước từng chút một.

Bên cạnh bể tắm, trên kệ áo khoác một bộ váy sa màu đen hoàn toàn mới.

Lệ Liệp Nguyệt tiện tay đánh một chiêu, cách không hút chúng nó vào lòng bàn tay, chẳng mấy chốc đã hoàn tất mặc vào.

Ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có sự thoải mái không nói được, dường như một việc bối rối đã lâu được giải quyết dễ dàng, không còn chút lo nghĩ và lo lắng nào nữa!

Trong lúc tâm trạng vui vẻ, trong cơ thể nàng đột nhiên thêm một nguồn sức mạnh mênh mông, toàn bộ trướng màn trong thiển điện không gió mà bay.

Khí tức quanh người Lệ Liệp Nguyệt nhanh chóng lên, tóc dài phần phật bay múa, ống tay áo như muốn gào thét. Trên bầu trời phía trên Triêu Na hành cung dần hội tụ kiếp vân dày đặc...

Vực ngoại hư không.

Dư âm lôi đình tan đi một chút xíu, cầu mây biến mất, lộ ra bóng dáng Bùi Lăng.

Nghe tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu, hắn lại một lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể, sắc mặt hắn bực bội, Tâm Ma kiếp lần này lại là Lệ sư tỷ!

Cách độ Tâm Ma kiếp của hệ thống này, thật sự là một bộ Ma Giáo điển đường đường chính chính!

Cũng may, trong những hồng nhan bên cạnh hắn, hiện tại Lệ sư tỷ chỉ biết Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa và Tư Hồng Diệu Ly... Nếu không, chỉ sợ Tâm Ma kiếp vừa rồi sẽ càng thêm quái đản hoang đường...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục bấm pháp quyết, tiếng nói hùng vĩ: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Đạo kiếp vừa tán đi lại giáng lâm! Đây là trận đạo kiếp thứ bảy mươi bốn!

Theo hệ thống uỷ thác, kiếp lôi kinh khủng cuồn cuộn rơi xuống, đều đánh phía Bùi Lăng.

Oanh!

Trong không gian hỗn độn, Bùi Lăng vừa mở mắt, tiếng nhắc nhở của hệ thống trực tiếp vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức 1, bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài..."

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Ngay sau đó, ánh mắt hắn không chịu khống chế khép lại.

Lúc lại mở mắt ra, lại là khí tức hỗn loạn sa đọa bạo ngược sôi trào mãnh liệt, đôi mắt thuần trắng nhìn bốn phương.

Khuôn mặt hắn bắt đầu nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng hóa thành dáng vẻ Sầm Phương Ác.

Cảnh vật xung quanh chuyển động theo, lại là một tòa lầu nhỏ bạch ngọc hiện ra vẻ hoa mỹ...

"Sầm Phương Ác" ngồi phía sau bình phong hoa mỹ, trong bình sứ trước mặt cắm lông đuôi linh cầm, toàn bộ căn phòng hoa lệ mà không mất đi vẻ thanh nhã, có vẻ cực kỳ tinh tế.

Ở dưới tay nàng, lúc này chính đường vốn tinh xảo vô cùng rộng lớn, như quảng điện tĩnh mịch.

Ngàn vạn đệ tử sắp xếp thành hàng, đứng thẳng như rừng, đều đứng xuôi tay, dáng vẻ cung kính đang chuyên tâm lắng nghe Chưởng Giáo dạy dỗ.

"Sầm Phương Ác" đột nhiên há miệng, im ắng phun ra một văn tự, các đệ tử không có chút sức chống cự nào mê man đi.

"Sâm Phương Ác" lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt một nữ đệ tử da tuyết tóc đen, lấy tay làm đao, lập tức mở ra bụng mình.

Máu tươi ào ạt tuôn ra, nàng không để ý, chỉ là nắm lấy tên nữ đệ tử kia cưỡng ép nhét vào trong bụng mình, lập tức khiến phần bụng phồng lên cao cao, sau đó "Sầm Phương Ác" cưỡng ép khép lại vết thương, nhanh chóng lấy pháp lực khâu lại, trong chớp mắt vết thương khỏi hẳn như nữ nhân mang thai sắp chuyển dạ.

Sau khi xác định tên nữ đệ tử này đã hoàn toàn cất vào trong bụng mình, nàng lại nhanh chóng mở ra cái bụng, dứt khoát lưu loát lấy nó ra...

Cứ thế "sinh" xong một cái: "Sầm Phương Ác" lại đi về phía nữ đệ tử thứ hai...

Cũng như trước đó, nàng mở bụng của mình ra trước, nhét nữ đệ tử vào, chợt "sinh" ra...

Sau liên tục chín lần, cuối cùng trong vòng một ngày "Sầm Phương Ác" sinh xong mười đứa...

Tố Chân Thiên.

Ráng mây rực rỡ.

Nơi xa, một tòa lầu nhỏ bạch ngọc đứng ven suối.

Trong lâu bày biện tinh tế.

Phòng tu luyện, Sầm Phương Ác vận công chu thiên viên mãn, hơi ngước mắt.

Ngay lúc này, trong lòng nàng đột nhiên thông suốt thanh thoát trước nay chưa từng có, trong cơ thể cũng sinh ra một luồng lực lượng mênh mông!

Chương 2570: Không được rời đi

Luồng lực lượng này vô cùng tỉnh thuần, cực kỳ cuồn cuộn như kiếp lực thiên kiếp, khẳng khái phản hồi.

Vẻ mặt "Sầm Phương Ác" khẽ giật mình, trong chốc lát không biết xảy ra chuyện gì nhưng sau khi luồng sức mạnh mạnh mẽ này xuất hiện, liên tục không ngừng quán thâu vào trong cơ thể nàng, cả người truyền đến đau đớn to lớn.

Lúc này nàng bất chấp gì khác, lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, nhanh chóng tu luyện, đề phòng mình bị luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện này, trực tiếp no nổi Khí tức của "Sầm Phương Ác" nhanh chóng tăng vọt!

U Tố nộ.

Trà lâu rách nát.

Phòng tu luyện.

Khí tức của Tư Hồng Khuynh Yến cuồn cuộn mênh mông, quanh thần đạo vận lưu chuyển, lại đã đột phá cấp độ Hợp Đạo hậu kỳ, đạt đến Độ Kiếp kỳ!

Lúc này, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức cả người vô cùng cường đại khủng bố, lại nhanh chóng thu liễm.

Liếc nhìn thể xác hồng hoang đã không có chút sáng bóng nào tản ra khí tức khô mục trước mặt, Tư Hồng Khuynh Yến hài lòng nhẹ gật đầu, bản nguyên của bộ thể xác hồng hoang này đã bị nàng luyện hóa.

Thể xác mất đi "Bản nguyên" bắt đầu nhanh chóng hư thối.

Trong hai năm qua, tu vi của nàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đầu tiên là lần ở Vĩnh Dạ hoang mạc, đóng vai sủng cơ của nghiệt súc Bùi Lăng kia, lại độ thêm một trận Hợp Đạo kiếp, tu vi từ Hợp Đạo tiền kỳ đột phá đến Hợp Đạo trung kỳ.

Về sau đăng cơ vị trí Tông Chủ, đạt được truyền thừa của "Hằng Tà" tổ sư, tu vi lại từ Hợp Đạo trung kỳ đột phá đến Hợp Đạo hậu kỳ.

Sau đó hơn một năm tu luyện, lại thêm "Bản nguyên" của bộ thể xác hồng hoang này, cùng luồng lực lượng không biết tên kia...

Tu vi của nàng lập tức đi vào Độ Kiếp!

Hiện tại, cuối cùng có thể đi tìm nghiệt súc Bùi Lăng kia, báo thù thật tốt!

Hiện tại nàng nắm giữ tiên thuật [Thời gian chuyển] này, hoàn toàn không cần lo lắng phu quân Tô Ly Kinh không thấy dáng vẻ nàng báo thù!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến lấy ra thần niệm dò xét tình huống bên ngoài trà lâu, chẳng mấy chốc nàng đã phát hiện nơi này là U Tố mộ!

Vì mau chóng báo thù rửa hận, Tư Hồng Khuynh Yến không do dự, nhanh chóng thoát ra khỏi tiểu lâu, nhưng ngay lúc nàng muốn trực tiếp rời khỏi U Tố mộ, một ánh mắt vô cùng kinh khủng đột nhiên tập trung đến trên người nàng.

Tư Hồng Khuynh Yến lập tức cảm thấy khí tức uy hiếp tử vong sa sút vô cùng dày đặc, mãnh liệt tới như bao phủ nàng trong khoảnh khắc!

Trong nháy mắt nàng không dám động đậy, như tiểu trùng bị hổ phách ngưng kết, cùng lúc đó một giọng nói lạnh băng hùng vĩ cũng truyền vào trong tai nàng: "Trước khi tân vương trở về, không được rời đi!"

Tân vương?

Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, lúc này không do dự, nhanh chóng lui về trà lâu, ánh mắt uy áp cuồn cuộn kia cũng nhanh chóng biến mất.

Xung quanh khôi phục như thường, sắc mặt Tư Hồng Khuynh Yến lập tức lạnh băng đến cực điểm, ánh mắt vừa rồi là một trong hai vị cấm kỵ U Tố một!

Lẽ nào lại như vậy! Dám ngăn cản nàng báo thù!

Chỉ là cô hồn dã quỷ, lấy lời dạy bảo của "Hằng Tà" tổ sư, cũng chỉ là vật liệu tu luyện khá đặc thù mà thôi.

Đương kim Bàn Nhai giới là thiên hạ của nhân tộc! Hừ!

Đợi sau khi nàng tu vi cao, trước tru Thanh Yếu sơn, sau diệt U Tố mộ, xem còn có ai dám diễu võ giương oai trước mặt Tư Hồng Khuynh Yến nàng!

Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức bắt đầu tu luyện [Thời gian chuyển 1...

Vực ngoại hư không.

Tiếng sấm chấn động bụi bặm giữa trời, lúc ánh sáng tím xanh lấp lóe, cầu mây không ngừng căng rụt như sinh mệnh rung động.

Trong giây lát, kiếp vân tán đi, ánh sao quạnh quẽ chiếu đến từ đằng xa, trung tâm đạo kiếp hiện ra bóng người huyền bào.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Khôi phục quyền khống chế thân thể, sắc mặt Bùi Lăng cực kỳ khó coi.

Vừa rồi Tâm Ma kiếp của Chưởng Giáo Tố Chân Thiên Sầm Phương Ác thật sự quá kinh khủng!

Biến thành Chưởng Giáo Tố Chân Thiên sinh con, hơn nữa còn lấy cách ly kỳ quái đản như kia! Thế này sao đâu phải độ Tâm Ma kiếp? Đây thật sự là nghi thức lên ngôi của tuyệt thế Ma Đế!

ĐM hệ thống thiểu năng, lại khiến hắn sợ ngây người!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí vẫn còn sợ hãi, cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể cùng tu vi tăng một đoạn, hắn hơi trầm ngâm, vẫn phải tiếp tục độ đạo kiếp, nhưng chờ lần này độ xong tất cả đạo kiếp, sẽ đi tìm vị Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên kia tâm sự về nhân sinh, thảo luận một chút về đại đạo, đền bù một chút xung kích mà mình vừa nhận...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lại đánh ra pháp quyết mờ mịt cổ xưa, tiếng nói hùng vĩ: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Chỉ một thoáng gió nổi mây phun, trong hư không yên lặng, kiếp vân lại tụ họp, lôi đình lại lên, thiên uy huy hoàng, tràn trề nhét đây!

Trận đạo kiếp thứ bảy mươi lăm giáng lâm!

Bùi Lăng chợt mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

Chương 2571: Không được rời đi (2)

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong tiếng nhắc nhở của hệ thống, lôi kiếp âm vang đánh xuống.

Oanh...

Lại là không gian hỗn độn.

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tâm Ma kiếp..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức], bắt đầu tiến hành [Phân tích tâm ma] cho ngài...

"Leng keng! Đang phân tích tâm ma..."

Giống như trước đó, Bùi Lăng vừa mở ra hai mắt còn chưa thấy rõ tình hình cụ thể xung quanh, đã không chịu khống chế khép lại.

Lúc lại mở ra, đôi mắt thuần trắng không có chút khí tức "người"

nào, sa đọa hỗn loạn điên cuồng... Tuỳ tiện tiêu tán.

Mặt mũi của hắn bị hệ thống điều khiển nhanh chóng biến ảo, chẳng mấy chốc đã hóa thành một bóng dáng yểu điệu uyển chuyển, hồng sam như máu, bách mị thiên kiều, lúc nhìn quanh nghỉ thái vạn phương, chính là Tư Hồng Khuynh Yến!

Cùng lúc đó, cảnh tượng quanh mình biến hóa, dãy núi lồng lộng vắt ngang bầu trời, nước biếc thanh xuyên, hoa thơm cỏ lạ, mùi hương tươi mát và đã tính đặc biệt thuộc về vùng bỏ hoang đập vào mặt.

Vô số sinh linh nghi lại dưới cỏ trong rừng, tình cảnh sinh cơ bừng bừng, nơi này là Thanh Yếu sơn!

Ở cuối cùng Thanh Yếu sơn, trong một mảnh đồng bằng hoang vu, khí tức thuộc về hồng hoang dày đặc và ổn định, cuộn mình ở trong Ngu Uyên.

Trong vực sâu khô cạn, Tầm Mộc đứng thẳng ra, cành lá tản quanh bốn phương.

Nó héo úa ảm đạm, không có mảnh lá, chỉ có quan tài từng đống ở đầu cành, hoang vu lãnh tịch.

"Tư Hồng Khuynh Yến" đạp không mà đứng, lúc này nâng tay phải lên, sau đó lấy tay làm đao đột nhiên chém xuống một cái.

Chưởng cạnh phá không, sương sắc chìm nổi.

Trông như chỉ vung lên bình thường, không có bất kỳ đao khí gì, cũng không có bất kỳ không gian biến hóa gì nhưng toàn bộ Thanh Yếu sơn lại đột nhiên chìm vào một mảnh thuần túy tĩnh mịch!

Vốn là tình cảnh màu sắc phong phú sinh cơ bừng bừng, nhanh chóng rút đi.

Trong tầm mắt đều là hai màu đen trắng, dường như toàn bộ Thanh Yếu sơn lập tức tiêu vong, lúc này "Tư Hồng Khuynh Yến"

là vật sống duy nhất trong khoảng thiên địa này!

Cùng lúc đó, vòm trời phía trên Tầm Mộc từ từ bay lên một huyết nguyệt như kim câu.

Huyết nguyệt tinh tế tinh xảo như lông mi cong do mỹ nhân tỉ mỉ miêu tả, lại như lưỡi dao sắc nhọn, huyết tinh, mị hoặc, lạnh băng.

Trong ánh trăng có đao ý cao ngất cuồn cuộn, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Thanh Yếu sơn toàn bộ sinh linh.

Trong chớp mắt, phía trên thể xác toàn bộ sinh linh lập tức xuất hiện từng lỗ máu, vô số da lông lân phiến sừng thú lông vũ bay tán loạn trời cao, từng giọt máu tươi không chịu khống chế hóa thành đao nhọn, trùng điệp lao tới huyết nguyệt.

Trên thân thể Tầm Mộc cũng xuất hiện từng lỗ thủng, vốn sinh cơ của nó đã rất yếu ớt, lập tức hóa thành từng tia từng sợi mây khói bay ra từ những lỗ thủng này, cũng biến thành từng chuôi đao nhọn bay về phía huyết nguyệt.

Huyết nguyệt yên tĩnh treo cao, nó càng ngày càng rộng càng ngày càng tròn...

Chẳng mấy chốc, ánh trăng như câu đã tròn như mâm tròn huyết sắc, khảm nạm trên vòm trời, toàn bộ Thanh Yếu sơn yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, đã không có bất kỳ vật sống gì.

Đồ xong Thanh Yếu sơn: "Tư Hồng Khuynh Yến" không hề dừng lại, lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt lại tới U Tố mộ.

Nàng lại đưa tay, lấy chưởng làm đại đao ầm vang chém xuống U Tố mộ, trong chớp mắt một vòng mới câu nguyệt lại ầm vang dâng lên...

U Tố nộ.

Trà lâu.

Phòng tu luyện.

Hồng y phất phơ, châu trâm nhẹ lay động, Tư Hồng Khuynh Yến vừa tu luyện xong một lần [Thời gian chuyển] đang hơi trầm ngâm, đột nhiên lực lượng cuồn cuộn ầm vang rót vào trong cơ thể nàng!

Vẻ mặt nàng ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì.

Nhưng lực lượng cuồng bạo như không có cuối cùng, như trường hà cuồn cuộn chảy ngược xuống, cả người lập tức cảm thấy từng trận nỗi khổ riêng truyền đến.

Lúc này Tư Hồng Khuynh Yến tập trung ý chí, nhanh chóng bắt đầu tu luyện.

Vực ngoại hư không.

Lại một trận đạo kiếp tiêu tán, bóng dáng Bùi Lăng lộ ra từ trong kiếp vân, khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn không khỏi thầm thở phảo.

Lần này là Tâm Ma kiếp Tư Hồng Khuynh Yến, đây là một lần bình thường hiếm có, chỉ đồ Thanh Yếu sơn và U Tố mộ mà thôi...

Hắn tiếp tục thi triển tiên thuật, dẫn xuống trận đạo kiếp thứ bảy mươi sáu...

Liệt dương treo cao, ánh vàng rực vấy xuống vạn dặm.

Sóng biếc cuồn cuộn như vô cùng vô tận, chim hải âu xoay quanh, Thủy tộc lặn vọt, gió biển tanh mặn trùng điệp quét ngang trời cao.

Sâu trong Vạn Hủy hải.

Trên một tòa đảo hoang như sứa, sơn phong ban đầu không còn sót lại chút gì, cỏ cây xanh um ngã trái ngã phải, sinh linh còn sót lại cuộn mình trong góc hẻo lánh, phủ phục run rẩy, câm như hến.

Chính giữa hòn đảo còn sót lại hơi khói, lượn lờ dâng lên từ trong hố sâu to lớn, mùi khét tản khắp, gió biển gột rửa không đi.

Quan sát từ trời cao, hình dạng hố sâu rõ ràng, rõ ràng là một dấu chân to lớn.

Chương 2572: Tiếp nhân quả

Đáy hố và vách hố đều màu sắc như mực, mơ hồ hiện ra lưu ly hoa thải như bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy qua.

Một bóng dáng đứng bên cạnh dấu chân hình dạng hố sâu.

Hắn ta loại trâu, người già, một mắt, đuôi rắn, quanh người có dịch khí lượn lờ... Chính là "Phỉ".

Đôi mắt duy nhất của Phỉ yên lặng nhìn dấu chân trước mặt, lần này Đế Tôn hạ lệnh để nó, Tu Xà, Tranh tìm kiếm Long Bá Chiến Vương, đưa hắn ta trở về Thanh Yếu sơn yết kiến.

Hiện tại dấu chân vô cùng to lớn này chính là Long Bá Chiến Vương lưu lại, chỉ là bản tôn của hắn ta đã sớm không ở chỗ này...

Lúc này, mặt biển vốn khá bình tĩnh đột nhiên dấy lên sóng to gió lớn, giữa sóng lớn ngập trời có thân rắn thoáng hiện, lân phiến tinh mịn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

Mặt biển sóng cả mãnh liệt, bọt nước văng khắp nơi, vòng xoáy có to có nhỏ nhanh chóng sinh ra, một đầu trường xà đầu mọc bảy sừng màu sắc lộng lẫy to lớn, dâng lên từ trong biển.

Thể xác khổng lồ như một tòa núi cao, mang theo nước biển không thể tính toán, tiếng nước cuồn cuộn trượt xuống như thác nước, giọt nước bắn tung toé như mưa rào, bay lả tả đầy đảo.

Mặt biển ầm vang không ngừng bốc lên, sóng đánh đá ngầm, hoa trắng liên miên.

Tu Xà hơi động một chút, lập tức thu nhỏ như trâu nghé, xuất hiện bên cạnh Phỉ, khàn giọng nói: "Cách nơi đây tám ngàn dặm, trong vực sâu ở đáy biển có tòa Long Bá cổ thành"

"Chỉ là cả tòa thành trì đều bị đại trận phong tỏa"

"Trong ngoài đoạn tuyệt, sát cơ tứ phía."

"Rất khó mạnh mẽ xông tới."

"Chắc Long Bá Chiến Vương đang bế quan trong tòa thành cổ kia, luyện hóa lực lượng Kim lđn Phỉ nhẹ gật đầu, nói: "Long Bá Chiến Vương trốn kín như vậy, chúng ta có thể truy tung khí tức hồng hoang trên người hắn, tìm khắp nơi lâu như vậy, chắc hẳn hắn đang đề phòng tu sĩ chín tông nhân tộc."

Tu Xà nói: "Không sai, bây giờ nhân tộc như mặt trời ban trưa, đặc biệt là hiện tại Phù Sinh kỳ cục sắp mở ra, những tên Độ Kiếp đỉnh phong chỉ thiếu một trận đạo kiếp cuối cùng sẽ tiến về vực ngoại hư không độ kiếp."

"Hiện tại sự tồn tại cảnh giới Đại Thừa của chín tông, chỉ sợ đã có hơn hai mươi vị."

"Nhân tộc sinh ra tham lam, năm đó bọn họ chỉ là huyết thực, tiên tổ đã đồng ý chỉ cần mỗi năm tiến cống mức tộc nhân nhất định, mặc cho bọn họ tự khai triều kiến quốc nhưng nhân tộc vẫn phạm thượng, đánh cắp khí số tộc ta. Làm đại yêu hồng hoang chúng ta về sau không thể không quay về một góc nhỏ Thanh Yếu này."

"Bọn họ thèm nhỏ dãi Bản nguyên đã lâu."

"Nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha!"

"Dù Long Bá Chiến Vương đã luyện hóa lực lượng Kim Ô, trước khi tiến vào Phù Sinh cảnh nhất định phải cẩn thận từng li từng tí"

"Huống chi, hiện tại còn chưa luyện hóa lực lượng Kim lô)

"Nơi đây chẳng những rời xa chín môn phái lớn, Vạn Hủy hải lại là nơi tụ tập chúng thủy, lại có U Tố ẩn hiện mộ, có thể che giấu lực lượng Kim Ô ở trình độ lớn nhất."

"Cũng khó trách lại lựa chọn nơi đây bế quan."

Phỉ nói: "Lần này Đại Thừa chín tông, chỉ sợ không chỉ hai mươi vị.

"Người dẫn đường tiên lộ lần này có thể thoát thân từ trong tay Đế Tôn, thực lực cực kỳ cường hãn"

"Hơn phân nửa đã vượt qua Chú đã từng."

"Lần này Phù Sinh kỳ cục có độ khó thấp hơn trước kia với chín tông"

"Nhân tộc độ một trận đạo kiếp cuối cùng chắc chắn càng nhiều hơn một lần trước."

Tu Xà nói: "Hiện tại phải xem tình huống bên Tranh như thế nào."

"Chỉ có đạt được nhân quả của người dẫn đường tiên lộ, lần này chúng ta mới có thể đi đối phó Phù Sinh kỳ cục, mới thật sự có khả năng thành tiên!"

Phỉ khẽ gật đầu: "Tranh bên kia cũng nhanh"

"Chúng ta chờ ở chỗ này trước."

"Tranh vừa đến sẽ cùng đi cổ thành ở đáy biển, gặp Long Bá Chiến Vương."

Tu Xà thổ tín nói: "Tốt!"

Cửu Nghi sơn.

Dưới sự quản lí của Tập Châu.

Hái Phù thai.

Đây là một cái đài ở trong hồ nước, tọa lạc trong vạn khoảnh lá sen hoa sen, trên đài ngoại trừ một cái trống lớn thì không có gì cả.

Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ không người tự đi, chở hai tên phàm nhân một già một trẻ đi qua hoa đẩy lá, lặng yên tới.

Hai tên phàm nhân kia, khuôn mặt lão giả đen đúa, nếp nhăn đây mặt, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ gian nan vất vả, đốt ngón tay thô to trải rộng vết thương, trong nếp nhăn có vết bẩn rửa không sạch, hiển nhiên sống trong đau khổ.

Thiếu niên kia có hàng lông mi giống hệt lão giả, nhìn qua có thể biết ngay huyết thống thân thiết, ánh mắt hắn ta đầy sợ hãi, hiển nhiên chưa từng thấy việc đời.

Chính là trưởng trấn Bạch Thảo trấn và con út của hắn ta!

Lúc này hai người này đều mặc áo vải mới tinh nhưng không vừa người, nhìn hình dáng tướng mạo cẩn thận rửa mặt qua, nhưng cử chỉ lại vô cùng gò bó.

Sau khi thuyền nhỏ đến gần đài, nhìn thêm đá gần trong gang tấc, hai người nuốt ngụm nước bọt nhìn nhau một cái như lấy dũng khí, lúc này mới bước ra khỏi thuyền nhỏ, đi lên cái đài.

Sau khi đi tới trước cái trống lớn ở trên đài, trưởng trấn nhìn về phía lão út, lão út căng thẳng nhẹ gật đầu, lúc này mới tiến lên dựa theo điều từng hỏi được, tay siết thành nắm đấm làm chùy, đập mạnh vào mặt trống!

Đông!

Chương 2573: Tiếp nhân quả (2)

Cái trống lớn kia cao tới mấy trượng, hai tên phàm nhân đứng trước mặt nó có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng lão út nên một phát, mặt trống lại lập tức ầm vang lên tiếng!

Tiếng trống ngột ngạt hùng hậu, kích thích vạn khoảnh nước hồ bắn lên giọt nước, vô số lá sen không ngừng chập chờn lại có hoa sen nở rộ, mùi thơm ngát của hoa sen tản khắp bốn phương.

Trong cảnh tượng làm phàm nhân trợn mắt hốc mồm, một bóng dáng lặng yên xuất hiện trên đài, hắn ta thanh sam giày đen, vẻ ngoài như trung niên, khí tức mờ mịt thanh linh, ánh mắt như điện nhìn lão út, trong khoảnh khắc làm lão út có cảm giác toàn bộ bị xé ra.

Trong chớp mắt, người đến thu hồi thần niệm, trên mặt lộ vẻ khen ngợi: "Chưa từng mê man trong hoa lá, có thể thấy tâm tính thuần lương; một kích lại tạo ra tiếng động truyền ngàn dặm, hoa nổ vạn đóa... Là huyết mạch hiếm có, đã đạt tới điều kiện nhập môn của Cửu Nghi sơn ta."

"Từ giờ trở đi, ngươi là đệ tử Cửu Nghi sơn ta!"

Phụ tử trưởng trấn nghe vậy mừng rỡ như điên, lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu với người trung niên thanh sam: "Đa tạ tiên sư! Đa tạ tiên sư!"

Nơi xa, trên một ngọn núi cô độc thẳng vào tầng mây, Tranh ghé vào một khối sơn nham, yên tĩnh nhìn tình cảnh này.

Hai tên phàm nhân này vốn là nô bộc mà nó nuôi nhốt trong Bạch Thảo trấn, cách một đoạn thời gian phải hiến tế huyết thực cho nó...

Chỉ có điều, lần trước người dẫn đường tiên lộ đi đến Bạch Thảo trấn đã phá hủy toàn bộ thị trấn, chỉ còn lại hai tên phàm nhân này...

Việc này căn bản là tai bay vạ gió!

Ngay từ đầu nó còn vô cùng tức giận muốn trả thù, nhưng bây giờ...

Bạch Thảo trấn bị hủy, hai tên phàm nhân này không nhà để về, lại không có kỹ nghệ đặc thù, đành phải lang bạt kỳ hồ, trằn trọc tha hương.

Những lúc như vậy trong lòng phàm nhân đầy tình cảm với quê cha đất tổ, rất bài xích người ngoài.

Hai cha con lưu lạc bên ngoài không có tông tộc che chở, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Việc này là do người dẫn đường tiên lộ kia, trên người hai tên phàm nhân này có nhân quả của người dẫn đường tiên lộ kia!

Hiện tại, nó cố ý hộ tống hai tên phàm nhân này đến địa giới chính đạo Cửu Nghi sơn, lại âm thầm ra tay dung nạp một đầu huyết mạch cho tên nhi tử trưởng trấn kia, để đối phương thành công bái nhập môn hạ Cửu Nghi sơn!

Như thế, hai tên phàm nhân vốn trôi dạt khắp nơi ăn bữa hôm lo bữa mai, đến bây giờ trở thành đệ tử Cửu Nghi sơn... Đã nợ nó một cọc nhân quả lớn!

Lấy nội tình của hai tên phàm nhân này, dù bước vào đạo đồ, cả đời này cũng không thể trả lại nhân quả cho nó!

Bởi vậy, nó có thể tiếp nhận nhân quả của người dẫn đường tiên lộ từ hai tên phàm nhân này! Đây là bảo hộ cơ sở nhất trong Phù Sinh kỳ cục!

Nếu không có phần nhân quả này, nó, Tu Xà và Phỉ đi đối phó Phù Sinh kỳ cục, đù cuối cùng không chết ở trong Phù Sinh kỳ cục, cũng chết trong tay người dẫn đường tiên lộ kia!

Thấy hai tên phàm nhân kia đã được tu sĩ Cửu Nghi sơn dẫn theo phi độn khỏi nơi đây, Tranh lập tức yên lòng.

Ngay sau đó, bóng dáng hắn ta biến mất không thấy, trên đỉnh núi cơn gió mênh mông tạo ra tiếng thông reo như biển, mọi tiếng động lặng yên như Tranh chưa từng xuất hiện.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Vực ngoại hư không.

Đạo kiếp gào thét, điện quang đường hoàng.

Cầu mây to lớn bành trướng mãnh liệt, nhét đầy toàn bộ phương hư không này.

Trung tâm đạo kiếp, vô số kiếp lôi chiếu rọi đôi mắt Bùi Lăng, khí tức của hắn vô cùng kinh khủng, dung mạo khí chất mỗi một hành động của hắn bắt đầu chuyển biến đến hướng hoàn mỹ.

Tất cả tì vết lặng yên biến mất.

Đây là trận đạo kiếp thứ tám mươi mốt!

Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của hắn xuất hiện hai thái cực.

Một mặt vô cùng hoàn mỹ, dù là khí tức lực lượng nhục thần hồn phách... Đều không có kẽ hở, không thể nào bắt bẻ, không tìm được chút sơ hố nào; Một mặt khác, truy cứu bản chất của tất cả, lại như là cực độ Hỗn Độn, dường như dưới tầng túi da hoàn mỹ này ẩn giấu sự hỗn độn điên cuồng, tà ác, lạnh băng cực hạn nhất thế gian này...

Loại cực đoan này xen lẫn tình hình cực đoan, lại lặng lẽ xuất hiện lúc độ trận đạo kiếp thứ tám mươi mốt này.

Hiện tại đạo kiếp đã sắp kết thúc, cảm giác hoàn mỹ và hỗn độn cùng tồn tại cũng càng ngày càng mãnh liệt!

Oanh!

Lôi đình cuồn cuộn như thiên hà vỡ đê, cuồn cuộn đánh xuống.

Tất cả kiếp lôi chạm đến thân thể Bùi Lăng lập tức hóa thành kiếp lực cuồn cuộn, tranh nhau chen lấn dung nhập vào thể xác.

Trong giây lát, đạo kiếp kết thúc, cầu mây tiêu tán.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, pháp lực trong cơ thể hắn tiêu tán ra một luồng khí tức mờ mịt, khí chất cả người cũng thay đổi mạnh.

Hoàn mỹ, cao xa, lạnh băng... Như khăng khít không khe hở với thế giới này, lại không hợp nhau. Hắn như một thân thể mâu thuẫn, vừa nhìn xuống đã khiến người ta sợ hãi.

Chương 2574: Hoàn mỹ cực đoan

Hiện tại, hắn cường đại hơn bất cứ lúc nào, vừa hoàn mỹ cũng vừa hỗn loạn!

Chỉ có điều, độ xong trận đạo kiếp thứ tâm mươi mốt, tu vi của hắn vẫn là Độ Kiếp kỳ!

Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp không chỉ tám mươi mốt trận đạo kiếp!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, vẻ mặt Bùi Lăng đột nhiên dữ tợn, vô cùng vặn vẹo, khí tức tà ác, trong chớp mắt quanh người hắn có ác ý cuồn cuộn, toàn bộ vực ngoại hư không đều bởi vậy mà âm trầm, sâm nhiên như ngục, kinh khủng bố! rối, dù cho là ác quỷ tà ác nhất thế gian cũng khó sánh bằng hắn!

Vào lúc này, dường như hắn căn bản không cần ra tay, chỉ cần bất kỳ sinh linh gì để ý đến hắn một chút, sẽ lập tức đọa hóa, thần trí đắm chìm, thể xác nhiễu sóng!

Ngay sau đó, về mặt Bùi Lăng khôi phục, khí tức thu liễm, trong nháy mắt hắn như lập tức đổi thành một người khác, lại không có chút tà dị và hung ác nào, mỗi một hành động đều trở nên hoàn mỹ vô khuyết, không tỳ vết chút nào, lại thể hiện ra trạng thái hoàn mỹ mờ mịt.

"Loại cảm giác này... Giống với vị kia tiên nhân!"

"Thậm chí, ta còn cực hạn hơn vị tiên nhân kia!"

"Mỗi vị tiên nhân đều như thế này, hay vì ta hấp thu quá nhiều lực lượng Đọa Tiên?"

Lúc này, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn nhớ rất rõ ràng lúc ấy tiên nhân cách không truyền âm với hắn, lúc đầu giọng của đối phương như là rừng là suối, vô cùng hoàn mỹ như tiếng trời.

Sau đó hắn để đối phương chứng minh thân phận tiên nhân, giọng nói của đối phương lập tức tràn ngập sự hỗn loạn tà ác cực hạn... Lúc đó suýt khiến hắn không thể thừa nhận, nhiễu sóng thành điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Bây giờ, hắn cũng trở nên giống với vị tiên nhân kia, một mặt hoàn mỹ không một tì vết như căn bản không thể có được ở thế giới này; một mặt khác lại vô cùng hỗn độn vặn vẹo điên cuồng...

Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn có một loại dự cảm mãnh liệt đến cực điểm.

Tiếp theo hắn tiếp tục độ kiếp, loại trạng thái hoàn mỹ và hỗn độn cùng tồn tại này sẽ trở nên càng thêm cực hạn! Chờ tu vi càng ngày càng cao, hắn khó có thể tưởng tượng rốt cuộc mình lại biến thành dáng vẻ gì?

Là tiên nhân cường đại hoàn mỹ? Hay là một quái vật tà ác khoác túi da hoàn mỹ?

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, hiện tại hắn không xác định mình có phải đi nhầm đường hay không, không thể tiếp tục độ kiếp, trước tiên cần phải về tông môn một chuyến, hỏi xem "Phục Cùng" tổ sư có biết đây là chuyện gì hay không.

Nếu tình huống không đúng, hắn lại đi Vĩnh Dạ hoang mạc một chuyến, tìm Đọa... Ý chí Chân Tiên thỉnh giáo...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thu liễm lại tất cả khí tức toàn thân, bóng dáng nhoáng một cái hóa thành một đạo huyền quang, chạy tới Bàn Nhai giới.

Trọng Minh tông.

Triêu Na hành cung.

Cung điện đen nhánh như là cự thú, phủ phục trong thung lũng.

Trước cung điện, từng tòa pho tượng đen nhánh san sát, khí tức oán độc tản khắp.

Đột nhiên, tất cả oán độc tan thành mây khói, chỉ có run rẩy ầm vang bộc phát.

Một bóng dáng khí tức vô cùng nội liễm như căn bản không có tu vi xuất hiện trước cửa lớn hành cung, chính là Bùi Lăng!

Bùi Lăng nhìn về phía hành cung, lần trước trong đại điển đăng cơ của Tư Hồng Khuynh Yến, hắn vì tránh né tiên nhân đã chạy trốn khỏi địa giới chín tông ngay tại chỗ, sau đó vẫn bận độ kiếp, đã rất lâu chưa trở về tông môn.

Bây giờ về tông, vừa hay tiện đường đến bên Lệ sư tỷ ngồi một chút...

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Bùi Lăng lập tức xuyên qua cấm chế trùng điệp của Triêu Na hành cung, nhìn Lệ sư tỷ đang toàn lực tu luyện.

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng bên mép bể tắm trong thiền điện, ao nước đã sớm lạnh băng, nhiệt khí không còn, toàn bộ màn tơ trong điện điên cuồng múa như biển mây xoay tròn.

Lúc lực trùng kích to lớn lặp đi lặp lại phồng lên trong điện, mấy tầng sa y trên người Lệ Liệp Nguyệt đều thẩm thấu máu tươi, trĩu nặng uốn lượn trên mặt đất, mùi ngai ngái tràn ngập cả điện.

Khí tức của nàng sôi trào mãnh liệt, đang lấy tốc độ bay nhanh liên tục tăng lên.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lúc này mới hơn một năm không gặp, tu vi của Lệ sư tỷ lại đã đạt tới Hợp Đạo kỷ?

Chờ chút! Luồng kiếp lực trong cơ thể đối phương lại là xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không do dự, lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua tất cả cấm chế của hành cung, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lệ Liệp Nguyệt.

Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, cách không thu lấy ra một sợi kiếp lực chưa bị luyện hóa từ trong cơ thể Lệ Liệp Nguyệt.

Sợi kiếp lực này vô cùng tỉnh thuần, hắn rất quen thuộc với bản chất này.

Bùi Lăng nghiêm túc phân biệt một phen, nhanh chóng xác định đây là kiếp lực đạo kiếp!

Hơn nữa, còn là đạo kiếp của hắn!

Đúng vậy, hắn có thể trực tiếp hấp thu sợi kiếp lực này!

Trong lòng Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, nhưng hơi suy nghĩ một chút, chẳng mấy chốc đã nghĩ đến nguyên nhân.

Trận đạo kiếp thứ bốn mươi chín và trận đạo kiếp thứ bảy mươi ba của hắn, đều độ Tâm Ma kiếp của LỆ sư tỷ.

Lúc ấy hệ thống chỉ đánh cắp tâm ma của Lệ sư tỷ, chứ không đánh cắp mệnh cách của Lệ sư tỷ, vì vậy khi hắn thành công độ xong Tâm Ma kiếp của Lệ sư tỷ, thiên đạo trả lại đã coi hắn và Lệ sư tỷ thành người độ kiếp, chia đều kiếp lực trong bộ phận Tâm Ma kiếp kia!

Chương 2575: Vô Cấu thái! Hỗn Độn thái!

Lúc này, những vết máu trên người Lệ sư tỷ là vì thân thể không chịu nổi kiếp lực khổng lồ như thế mới tạo ra.

Cũng may tu vi hiện tại của nàng đã tiến vào Hợp Đạo, trạng thái tổng thể coi như ổn định, tạm thời không có nguy cơ bạo thể mà chết...

"Mỗi lần hệ thống độ Tâm Ma kiếp, ngoại trừ kiếp lực trả lại từ Tâm Ma kiếp, còn ngoài định mức đánh cắp lực lượng lớn từ chỗ ý chí Chân Tiên..."

"Chút kiếp lực ấy không tính là gì với ta, nhưng đối với Lệ sư tỷ...

Lại vô cùng nguy hiểm!"

"Hiện tại Lệ sư tỷ bình an vô sự, chắc lúc Phản Hư độ Hợp Đạo kiếp đã nhân cơ hội tiêu hao rất nhiều kiếp lực..."

Nghĩ vậy, Bùi Lăng đột nhiên lại nghĩ đến, ban đầu ở U Tố mộ, Tư Hồng Khuynh Yến và Kiều Từ Quang cũng là như thết Chỉ có điều, lúc ấy hắn chỉ độ sáu mươi bốn trận đạo kiếp, không nhìn ra vấn đề chân chính...

Bùi Lăng nhíu mày, mặc dù đây chỉ là một bộ phận kiếp lực từ Tâm Ma kiếp trong đạo kiếp của hắn, nhưng đối với tu sĩ có tu vi không bằng hắn, lại rất nguy hiểm!

Nói đúng ra, đạt được kiếp lực trả lại từ Tâm Ma kiếp của hắn, tu vi càng cao càng là một cơ duyên to lớn tạo hóa to lớn, ví như tu vi của sư tôn Dược Thanh Anh hoàn toàn có thể gánh chịu kiếp lực của hắn, hắn không lo lắng đối phương sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng đối với tu sĩ tu vi không đủ, ví dụ như Kiều Từ Quang, ví dụ như Tư Hồng Diệu Ly... Kiếp lực từ Tâm Ma kiếp chắc chắn là một trận tai họa thật lớn!

Trong đó bên cạnh Kiều Từ Quang có trưởng bối Đại Thừa kỷ bảo vệ thì cũng thôi; nhưng Tư Hồng Diệu Ly... Suy nghĩ thay đổi, thần niệm của Bùi Lăng đã bao phủ toàn bộ Trọng Minh tông.

Hắn nhanh chóng phát hiện, Tư Hồng Diệu Ly cũng thái bình vô sự, hơn nữa Thi Nam Tử Liên Đồng Tử Dư Tử Cơ Thư Vũ Hoa Dục Nhiên trong động phủ Thúy Lỗi sơn... Tu vi đều tăng lên trên diện rộng!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu nhìn lại sau lưng, đã thấy một bóng dáng yểu điệu yên tĩnh đứng đó, nàng lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh thấu xương, tóc dài rối tung bay lên, cả người sắc bén như dao, sáng rực như lửa.

Đại Thừa kỳ!

Là vị "Tinh Hận" tổ sư đứng phía trên từng chồng bạch cốt trong Truyền Thừa điện!

Bùi Lăng lập tức nhận ra thân phận người này, đi lên làm lễ hậu bối, truyền âm nói: "Đệ tử Bùi Lăng gặp qua Tỉnh Hận tiền bối!"

"Tinh Hận" khẽ gật đầu nhìn Lệ Liệp Nguyệt bên cạnh, nhưng cũng không mở miệng nhàn nhạt truyền âm: "Ta và Phục Cùng tiền bối vẫn quan sát đạo lữ và lô đỉnh của Bùi thánh tử, không có việc gì."

"Ngươi đã trở về tông môn, không bằng đến Truyền Thừa điện ngồi một chút?"

Nghe vậy, Bùi Lăng gật đầu, mục đích lần này hắn về tông là có vấn đề trong tu luyện muốn thỉnh giáo tổ sư, mặc kệ là "Phục Cùng" tổ sư hay "Tinh Hận" tổ sư đều giống nhau.

Nghĩ tới đây, hắn buông ra sợi kiếp lực trong tay, kiếp lực lập tức lướt tới Lệ Liệp Nguyệt, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng.

Bùi Lăng nhìn qua "Tỉnh Hận" tổ sư, truyền âm nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh tiền bối."

Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời biến mất trong Triêu Na hành cung.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng cuồn cuộn như biển.

Trong hư không đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đều khí tức nội liễm như không tồn tại ở thế gian.

"Tinh Hận" dẫn theo Bùi Lăng tiến vào bí địa tông môn, đi ngang qua bức tranh trùng điệp trên hành lang vô hình, sau đó nàng đứng trước bức tranh cuốn lên của mình, đưa tay mời khách:

"Mời!"

Bùi Lăng không do dự, lập tức bước vào bức tranh, thân hình vừa bước vào trong tranh, lập tức từ Truyền Thừa điện bát ngát đi vào một dãy núi xương trắng.

Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là từng chồng xương trắng đắp lên, ngẫu nhiên có thảm thực vật đỏ đen lặng yên thăm dò ra từ trong độc lâu di cốt, như rong biển leo lên quấn lấy rất nhiều bạch cốt, như cỏ xỉ rêu phụ thuộc vào ngọn núi, ảm đạm chẳng lành.

Ngẩng đầu nhìn vòm trời xanh ngọc, sắc trời vẩy xuống, soi sáng xung quanh trắng bệch như là tuyết đọng.

"Tinh Hận" đi vào theo, nàng tùy ý vung làn váy dài, một ngọn núi xương trắng trong đó lập tức tự phát di chuyển.

"Tạch tạch tạch két..."

Tiếng xương cốt va đập nối liền không dứt, trong nháy mắt ngọn núi nhỏ kia đã hóa thành một đình nghỉ mát xương trắng, trong đình bày biện chỉnh tề, tất cả dụng cụ đều do bạch cốt biến thành, trên chén đĩa trắng bệch oánh nhuận lại là từng cái đầu dị tộc, bên trong đựng chất lỏng đỏ thẫm, mùi rượu nồng nặc trong khí tức ngai ngái.

"Tinh Hận" nói: "Đây là lấy 9999 loại thiên tài địa bảo cất thành, đối với cảnh giới của chúng ta, mặc dù không thể tăng lên tu vi gì nhưng cũng đủ để nghỉ ngơi."

"Ngươi có thể nếm thử xem."

Bùi Lăng gật đầu nói: "Đa tạ tiền bối"

Nói xong, hắn bưng linh tửu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, lập tức một cảm giác mát mẻ dâng lên từ trong bụng, cả người như chìm vào một dòng suối lạnh, không diễn tả được sự nhẹ nhàng khoan khoái và hài lòng.

Chỉ có điều, loại cảm giác này thoáng qua liền biến mất, không hề có tác dụng với tu vi của hắn.

Bùi Lăng cảm nhận tác dụng của linh tửu xong đang muốn mở miệng, lại nghe "Tinh Hận" đột nhiên hỏi: "Bây giờ ngươi đã độ đến trận đạo kiếp thứ mấy?"

Chương 2576: [Kim quan táng thế]

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi do dự, lại nhanh chóng nói: "Chắc còn kém mười chín trận đạo kiếp là có thể Đại Thừa."

"Hiện tại, trong lúc độ kiếp gặp được một vài vấn đề."

"Không biết Tinh Hận tiền bối có thể giải thích nghi ngờ cho đệ tử không?"

"Tinh Hận" khẽ gật đầu, Độ Kiếp kỳ tám mươi mốt kiếp, tốc độ rất nhanh!

Nếu lúc trước nàng không sớm độ một trận đạo kiếp cuối cùng, chỉ sợ bây giờ căn bản không kịp lĩnh hội tiên thuật...

Đương nhiên, tám mươi mốt kiếp bình thường cũng không nên có tốc độ nhanh như vậy.

Chỉ là hậu bối này nắm giữ một môn tiên thuật sớm dẫn hạ đạo kiếp, lại thêm bản thân có nội tình thâm hậu, không sợ đạo kiếp, vì vậy mới có thể vượt qua nhiều trận đạo kiếp như vậy trong khoảng thời gian ngắn...

Nghĩ tới đây: "Tinh Hận" lập tức nói: "Ngươi cứ hỏi, nếu ta biết tuyệt đối không giấu giếm."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, nhanh chóng bày ra đại trận và cấm chế trùng điệp ở xung quanh, sau đó bóng tối tuôn ra quanh người hắn như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập bốn phương, [Minh Thiên Chỉ Vụ] hoàn toàn bao phủ mảnh dãy núi bạch cốt này.

Xác định tất cả cảm giác của ngoại giới đều bị ngăn cản với nơi này, Bùi Lăng mới nói: "Tinh Hận tiền bối, ngươi nhìn tình huống hiện tại của ta..."

Hắn vừa câu nói này, nửa đoạn trước còn rất bình thường nhưng nửa đoạn sau tiếng nói đột nhiên trở nên vô cùng hoàn mỹ, như đã vượt ra khỏi sự tồn tại của phương thế giới này, là sự hoàn mỹ mà toàn bộ Bàn Nhai giới không thể dung nạp.

Cùng lúc đó, cả người hắn cũng biến thành hoàn mỹ vô khuyết, khí tức mờ mịt cao xa, mỗi một hành động đều không có chút tỳ vết nào, không thể miêu tả, không thể hình dung, chỉ có viên mãn.

Lúc mới đầu "Tinh Hận" cực kỳ bình tĩnh, vừa thấy tình cảnh này đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Ngay sau đó, hai hàng huyết lệ lập tức chảy xuôi xuống từ khóe mắt của nàng!

Thấy "Tinh Hận" tổ sư Đại Thừa kỳ như bị khí tức hoàn mỹ kia ăn mòn, Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt lập tức thu liễm khí tức toàn thân, lại hóa thành dáng vẻ bình thường vừa rồi.

Nhưng không đợi hắn mở miệng lần nữa: "Tinh Hận" gọn gàng đứt khoát nói: "Đây là Vô Cấu thái"

"Tương ứng là là Hỗn Độn thái."

"Để ta nhìn Hỗn Độn thái của ngươi!"

Vừa dứt lời: "Tinh Hận" lại mở hai mắt ra, trong mắt nàng thoáng sáng lên ngọn lửa màu sắc yếu ớt, tối tăm, chầm chậm nhảy nhót như băng cứng vạn năm không thay đổi, lại như sát ý ngưng thực, hút hồn phách người ta.

Khóe mắt nàng chảy xuôi huyết lệ, màu sắc lặng yên chuyển thâm, từ đỏ tươi chuyển thành đỏ thẫm, chợt lại thành màu mực.

Trong chốc lát, khí tức của nàng trở nên vô cùng kinh khủng.

"Tinh Hận" ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng, lại không có bất kỳ động tác gì, yên tĩnh chờ đợi hắn đáp lại.

Vô Cấu thái?

Hỗn Độn thái?

Bùi Lăng lập tức ghi lại hai từ này, đây là cực hạn hoàn mỹ và cực hạn hỗn loạn mà hiện tại hắn đang thể hiện ra!

Thấy "Tinh Hận" tổ sư như vận dụng một môn bí thuật nhìn hắn chằm chằm, Bùi Lăng hơi do dự, nhanh chóng đáp: "Tốt!"

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, khí tức hoàn mỹ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thay vào đó là cực hạn hỗn loạn, tà ác, lạnh lẽo, bạo ngược...

Trong bức tranh vốn tiết trời sáng sủa, trong chớp mắt cơn gió mạnh nổi lên bốn phía, toàn bộ khoảng thiên địa này đều chìm vào một mảnh ảm đạm bối rối.

Từng đống núi xương như chịu ăn mòn, ầm vang động đậy!

Từng khối di cốt trắng đục nhanh chóng mọc ra lít nha lít nhít lông dài, cốt thứ nhô ra, răng nhọn sâm nhiên... Núi xương khổng lồ nguy nga nhao nhao nhúc nhích, theo vô số xương trắng trượt xuống, tiếng vang đổ sụp, cỏ xỉ rêu vốn sinh ra trên đó mọc ra từng con mắt màu đỏ.

Cả vùng như hóa thành một vũng bùn, lại như cự thú khổng lồ hư thối đã lâu, trong khe hở xương trắng tản mát đây đất có dòng máu màu đỏ thẫm ào ạt chảy xuôi ra.

"Răng rắc": "răng rắc": "răng rắc"...

Trong tiếng động rợn người, từng cái độc lâu, từng cây xương trắng, toàn bộ sống dậy, bắt đầu đi khắp đây đất.

Khí tức cả người "Tinh Hận" cuồn cuộn, trong mắt ánh sáng rực rỡ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bùi Lăng, sát ý lạnh lẽo quanh người càng ngày càng nặng nề.

Lúc này, Bùi Lăng thu liễm khí tức, một lần nữa quay về bình thường.

Hoàn mỹ và hỗn loạn đều rút đi từ khóe mắt đuôi lông mày của hắn, trông như một tu sĩ nhân tộc cấp cao bình thường.

Ngay sau đó, quanh người đủ loại hỗn loạn, đọa hóa, nhiễu sóng...

Cũng như thủy triều lặng yên thối lui.

Phương không gian này hơi rung chuyển như gợn nước, nơi xa có từng vết rách như tơ mỏng lại như muốn sụp đổ.

Bùi Lăng hỏi: "Tinh Hận tiền bối, như thế nào?"

"Tinh Hận" khép lại hai mắt, huyết lệ vẫn chảy xuôi ngừng lại, khí tức cả người thu liễm.

Trong giây lát, nàng lại mở mắt, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đã mất đi tất cả điều khác thường, khẽ gật đầu, nói: "Không sai!

Lần này ngươi thành tiên trong tầm mắt, thật đáng mừng!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng chắc chắn nhưng vẫn lập tức hỏi:

"Kính xin tiền bối cẩn thận dạy bảo, để giải đáp nghi ngờ trong lòng đệ tử"

"Tinh Hận" nhẹ gật đầu, chợt nói: "Trong cổ tịch Thánh tông ghi chép, tổ sư khai tông Trọng Minh từng vượt qua tám mươi mốt trận đạo kiếp, thể hiện ra dáng về hoàn mỹ không một tì vết, cùng lúc đó lại có một loại dáng vẻ vô cùng hỗn loạn như tà ác."

Chương 2577: [Kim quan táng thế] (2)

"Loại dáng vẻ hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở kia là Vô Cấu thái"

"Còn hỗn loạn tà ác thì là Hỗn Độn thái."

"Sau khi tổ sư khai tông, phương thiên địa này từng có mấy lần tiên nhân lâm trần hạ giới, bình thường đều là Vô Cấu thái."

"Nếu là đối địch, chính là Hỗn Độn thái."

"Tiếng thì thầm, điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc đều là lực lượng Hỗn Độn thái của Đọa Tiên ăn mòn bên ngoài."

"Ngoại trừ tiên nhân chân chính, chỉ có tổ sư khai tông chín môn phái lớn có thể lộ ra hai loại trạng thái này."

"Đây là lực lượng chỉ tiên nhân mới có được!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu đó cũng không phải vì hắn hấp thu quá nhiều lực lượng Chân Tiên, mà là tất cả tiên nhân đều như thết Nghĩ đến đây, hắn hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc Vô Cấu thái và Hỗn Độn thái là cái gì?"

"Hai trạng thái này có tác dụng gì?"

"Tinh Hận" tổ sư hơi trầm ngâm, sau đó nói: "Điển tịch tông ta cũng chỉ ghi chép nhiều như vậy."

"Cái khác, ta cũng không biết."

"Hôm nay, cũng là lần đầu tiên ta tận mắt thấy Vô Cấu thái và Hỗn Độn thái chân chính."

"Tinh Hận" tổ sư cũng không biết?

Bùi Lăng ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng kịp phản ứng.

Hai loại trạng thái, đều là lĩnh vực mà tiên nhân hoặc tu sĩ tám mươi mốt trận đạo kiếp mới có thể chạm đến.

Hiện tại toàn bộ Bàn Nhai giới, ngoại trừ ý chí Chân Tiên, vị tiên nhân hạ giới và Tầm Mộc, chỉ sợ không có bất kỳ sinh linh gì có thể giải thích cặn kẽ cho hắn!

Lúc này: "Tinh Hận" lại nói tiếp: "Lần này đi tiên lộ, Thánh đạo ta hồi tiên thuật; ngụy đạo hỏi ván cờ."

"Lần này Thánh tông xin được tiên thuật tên là [Kim Quan Táng Thế]"

"Tiên thuật này phải dùng để giao dịch tin tức ván cờ với bên ngụy đạo, ngươi là người dẫn đường tiên lộ lần này, trước tiên có thể học, nhưng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài cho bất kỳ kẻ nào!"

"Thiên điều sâm nghiêm, tiên không thể tiếp cùng phàm."

"Tin tức nghe được từ thượng giới, cũng không thể cho những sinh linh không tham gia Phù Sinh kỳ cục được biết!"

Nói xong: "Tỉnh Hận" tâm niệm vừa động, trong tay lập tức thêm ra một ngọc giản mới chế.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng..."

Nghe tiếng nhắc nhở vô cùng quen thuộc của hệ thống vang lên bên tai, Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản áp vào mi tâm nghiêm túc tra xét một lần, sau khi ghi nhớ toàn bộ tiên thuật bên trong, trực tiếp một tay bóp ngọc giản thành bột mịn, rì rào rơi xuống.

Chợt, hắn ôm quyền thi lễ, cực kì cung kính nói: "Đa tạ tiền bối!"

"Tinh Hận" mỉm cười, còn nói thêm: "Tiên thuật lần này là Phục Cùng tiền bối xin được."

"Chỉ có điều, giá phải trả lại là mấy người Đại Thừa chúng ta cùng gánh chịu."

"Đến lúc đó nếu gặp được nguy hiểm trong Phù Sinh kỳ cục, kính xin ngươi chiếu cố nhiều hơn"

Bùi Lăng trịnh trọng đáp: "Tiền bối yên tâm, đệ tử nhất định cố hết sức!"

"Tinh Hận" nhẹ gật đầu, chợt nói: "Ta và mấy vị Đại Thừa khác trong Thánh tông đều đã nắm giữ tiên thuật này."

"Hiện tại có một số việc cần rời khỏi tông môn một chút."

"Ngươi lại chuyên tâm tu luyện tiên thuật."

"Tiên thuật thâm ảo, chúng ta là phàm thể, khó tránh khỏi có chỗ tối nghĩa không thể nào hiểu được."

"Nhưng cũng không cần quá vội vàng, chờ chúng ta trở về, tất nhiên sẽ cẩn thận giải thích cho ngươi."

"Bây giờ ngươi vẫn nên lấy độ kiếp làm trọng!"

"Chờ sau khi Đại Thừa có thể chính thức mở ra Phù Sinh kỳ cục!"

Nghe vậy, Bùi Lăng vốn còn muốn nhân cơ hội hỏi thăm một chút bí mật của Phù Sinh kỳ cục, nhưng thấy "Tinh Hận" tổ sư có việc trong người, cũng không tiện tiếp tục chờ đợi, đành phải đáp: "Vâng!"

Chợt lại nói: "Nếu tiền bối không có phân phó gì khác, đệ tử cáo lui.

Thấy "Tinh Hận" khẽ gật đầu, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, bóng dáng hắn lập tức lặng yên biến mất từ trong từng chồng xương trắng này.

Truyền Thừa điện.

Một bóng người huyền bào không có dấu hiệu nào đi ra từ trong một bức tranh.

Khí tức hắn nội liễm, đôi mắt bình tĩnh, chính là Bùi Lăng.

Bùi Lăng dừng chân trên đường hành lang vô hình, bước ra ngoài.

Ven đường có một vài bức chân dung lơ lửng giữa hư không, người bên trong có nam có nữ, có trẻ có già, đều khí tức lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén như đao, bên cạnh bọn họ không phải núi thây biển máu, cũng là chân tàn tay cụt, lại có đủ loại quỷ giấu giếm trong đó.

Tất cả chân dung đều yên lặng ảm đạm trong hư không.

Bỗng nhiên, Bùi Lăng dừng bước chân.

Nơi này đã sắp rời khỏi bí địa tông môn.

Nơi xa, hồn đăng hội tụ như đại dương mênh mông, cuồn cuộn bành trướng, khí thế hùng hồn.

Ở trước mặt hắn là chân dung "Minh Huyết" tổ sư.

Bùi Lăng nhìn "Minh Huyết" tổ sư, đi đến bên cạnh bức tranh này, lấy ra một bức tranh khí tức cổ xưa, buông tay ra.

Bức tranh lập tức bồng bềnh lên, tự phát bay đến bên cạnh chân dung "Minh Huyết" tổ sư, chậm rãi mở ra, lộ ra chân dung của Bùi Lăng, cũng lơ lửng giữa hư không như chân dung của "Minh Huyết".

Vốn bức tranh này trông cực kỳ bình thường, kích cỡ giống với chân dung của "Minh Huyết" tổ sư, nhưng vừa treo tốt lên lập tức trở nên vô cùng to lớn!

Bức tranh ầm vang tăng vọt, kích thước của nó lập tức vượt qua bức tranh "Minh Huyết" tổ sư, trong nháy mắt lại vượt qua bức tranh "Phục Cùng" tổ sư, sau đó là "Hằng Tà" tổ sư: "Phúc Túy" tổ sư...

Chương 2578: Bất thế truyền thừa!

Chẳng mấy chốc, bức tranh này gần như chiếm cứ toàn bộ hư không ở cửa vào bí địa, đã không khác gì bức tranh tổ sư khai tông "Trọng Minh"

Cùng lúc đó, rất nhiều chân dung bên cạnh nó nhao nhao lướt tới chỗ sâu trong bí địa, trong nháy mắt trong hư không lờ mờ ở cửa vào bí địa chỉ có bức tranh này treo cao, ngoài ra không có vật gì khác nữa.

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên chợt cười rạng rỡ, xem ra phần truyền thừa này của hắn cũng trân quý như truyền thừa của tổ sư khai tông "Trọng Minh"

Thế nhưng, pháp tắc đao đạo trong phần truyền thừa này không thể để bất kỳ kẻ nào lĩnh ngộ trước khi hắn thành tiên...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, chân dung hắn trong bức tranh vốn vẻ mặt nội liễm, đột nhiên trở nên vô cùng tà ác, âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt, sâm nhiên... Quanh người hắn mờ mịt mây khói, cuồn cuộn tản ra ý hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng...

Đây là khí tức "Hỗn Độn thái" của hắn!

Sau khi hắn thành công phi thăng, chân dung trong tranh mới có thể cởi ra "Hỗn Độn thái".

Nhưng trước đó bất kỳ sinh linh nào muốn nhìn trộm truyền thừa của hắn, đều phải đối mặt với "Hỗn Độn thái" của hắn...

Bố trí tốt phần truyền thừa này cho tông môn chung vạn cổ, Bùi Lăng không do dự nữa, lập tức rời khỏi Truyền Thừa điện.

Hắn vừa đi, trong năm bức tranh ở chỗ sâu Truyền Thừa điện, lần lượt đi ra năm bóng người khí tức cường đại mênh mông.

Người cầm đầu chính là "Phục Cùng", phía sau hắn ta là "Tinh Hận" lụa mỏng che mặt, yểu điệu lạnh lẽo, sau nữa là một hài đồng mặc áo bào đỏ chót hoa văn hoa cỏ bốn mùa quấn nhánh thụy vân, dáng dấp hài tử kia ngọc tuyết đáng yêu, trên cổ còn đeo một chuỗi ngọc vòng vàng ròng điêu khắc hạc, dưới quần thụng nhàu kim đỏ chót là một đôi giày đầu hổ sinh động như thật, ăn mặc như nhi tử phú hộ phàm tục, vui mừng phú quý.

Chỉ có điều, hai bên khuôn mặt hắn ta đều là một khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ có vẻ mặt khác biệt như bóng với hình, vừa khóc vừa cười vô cùng quỷ quyệt.

Đây là "Anh Nanh".

Sau nó là một nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch như chết, trong mắt như có ngàn vạn rắn hủy đi khắp, hắn ta khép hai tay trong tay áo, mặc một bộ áo bào xám nhạt hoa văn màu ngà, trông tính chất ôn nhuận trơn bóng lại dùng da tu sĩ may thành, cẩn thận nhìn lại, mơ hồ hiện ra hoa văn màu xám, đều là hồn phách đang gào thét, lại là "Liệu Khuể'.

Một bóng dáng cuối cùng khinh bào buộc nhẹ, mi đẹp mắt sáng, thoạt nhìn như một vị quý công tử xuất thân vọng tộc, dáng vẻ ưu nhã, dung nhan tuấn lãng nhưng tập trung nhìn kỹ, lại cảm giác khuôn mặt hắn ta thiên biến vạn hóa, khi thì anh tuấn cương nghị, khi thì thanh tú nho nhã, khi thì yêu dị tuấn mỹ, khi thì sát khí bức người...

Khuôn mặt trùng điệp huyễn hóa muôn phương, lại không có cách nào phân biệt rốt cuộc bên nào mới là gương mặt chân chính của hắn ta.

Người này cũng là Trọng Minh tông "Hoài Phố" tổ sư gần đây độ kiếp thành công, bước vào Đại Thừa.

Năm vị tổ sư cũng không mở miệng, lại không hẹn mà cùng đi đến trước bức tranh của Bùi Lăng.

Chỉ thấy trong bức tranh là cơn mưa thê lương buồn bã, trời u ám, sương mù trùng điệp quanh quẩn mờ mịt, vây quanh một bóng dáng huyền áo cầm đao.

Chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng kia một chút, đã cảm giác vô ngần tà ác đập vào mặt!

Khí tức lạnh lẽo vô cùng kinh khủng như biển giận sóng gầm, gào thét càn quét trong nơi tối tăm, gần như lập tức che khuất trên đỉnh đầu bọn họ!

Thấy chân dung Bùi Lăng vô cùng to lớn, vượt xa đám tổ sư, thậm chí "Hằng Tà" sáu mươi bốn kiếp đều không thể so sánh, lại không khác chân dung do "Trọng Minh" tổ sư lưu lại, trong lòng năm vị tổ sư đều chấn động!

Đôi mắt màu mực của "Phục Cùng" càng thêm thâm trầm, trầm giọng nói: "Bất thế truyền thừa!"

Bốn người khác đều lập tức gật đầu.

Trầm mặc một lát: "Tinh Hận" mở miệng: "Đã truyền thụ [Kim Quan Táng Thế] cho Bùi Lăng."

"Hiện tại hắn đã có Vô Cấu thái và Hỗn Độn thái."

"Trên bức tranh này có khí tức Hỗn Độn thái của hắn."

Nghe xong "Vô Cấu thái" và "Hỗn Độn thái", bốn người "Phục Cùng" đều giật mình nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

"Phục Cùng" lập tức nói: "Đã vậy, sau này chúng ta lại đến quan sát truyền thừa của Bùi Lăng"

"Hiện tại còn có chính sự."

Bốn người khác nghe vậy đều gật đầu.

"Anh Nanh" tiếng nói già nua: "Thực lực người dẫn đường tiên lộ đã không có bất cứ vấn đề gì"

"Tiếp theo quan trọng nhất là thực lực của chúng ta!"

"Hoài Phố" bào phục hoa lệ, quần áo tinh tế tiếng nói lơ lửng như thanh nhuận, như leng keng, như trầm thấp, như khàn khản...

Mỗi một loại giọng nói đều dễ nghe êm tai, nhưng lúc hỗn tạp lại cho người ta một loại cảm giác hoảng sợ: "Năm đó Hằng Tà tiền bối thất bại là vì quá nóng vội"

"Nếu hắn chờ thêm mấy ngàn năm, lấy thực lực Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp chưa hẳn không thể đạt được ước muốn."

"Liệu Khuể" mặt không biểu tình, bờ môi trắng bệch như tờ giấy hơi mấp máy, tiếng nói lạnh băng: "Cho dù người dẫn đường tiên lộ lần này cực mạnh, nhưng lúc hắn giao thủ với Yêu Đế cũng chưa Đại Thừa."

"Yêu Đế lại không làm gì được hắn."

"Có thể thấy bây giờ Tâm Mộc đã suy yếu tới cực điểm."

"Nhưng hiện tại chúng ta đều nắm giữ tiên thuật"

Chương 2579: Cổ thành ở đáy biển

Tóc xanh khẽ nhúc nhích: "Tinh Hận" cũng gật đầu nói: "Nếu lần này thành công, chúng ta... Đều chấp chưởng Bản nguyên!"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, lần trước Bùi Lăng tiến vào Thanh Yếu sơn là có nhân quả mang theo, hắn ta cũng không can thiệp quá nhiều.

Sau đó tên hậu bối này toàn thân trở ra, dù cho hắn là người dẫn đường tiên lộ, liên tiếp đánh bại chưởng giáo chín tông, lại được di trạch của "Chú" ở U Tố mộ, khí vận hưng thịnh, thiên hạ hôm nay là thời đại của nhân tộc, yêu tộc an phận ở một góc đã là may mắn hơn trời, trong nơi tối tăm khí số chênh lệch cách xa, nhưng cũng đã chứng minh vị cổ tiên Tầm Mộc này suy yếu!

Thế nhưng, hiện tại dù là hắn ta hay bốn người khác, đều không có ý gọi Bùi Lăng.

Nhân quả của bọn họ với người dẫn đường tiên lộ này phải được dùng trong Phù Sinh kỳ cục, chứ không phải lấy ra đối phó một Yêu Đế thọ nguyên suy kiệt, vô cùng suy yếu!

Nghĩ tới đây: "Phục Cùng" lập tức nói: "Xuất phát! Thanh Yếu sơn!"

Vạn Hủy hải.

Biển sâu.

Sắc trời vừa vặn nhưng mặt biển lại không còn là màu xanh thắm nhạt tươi đẹp, mà hiện ra màu xanh đậm gần như màu mực.

Mặt nước ầm ầm như tùy ý nổi lên sóng ánh sáng lăn tăn, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh cực lớn.

Sóng lớn mênh mông vô bờ, ngoại trừ phía dưới mặt biển thỉnh thoảng có hải quái khổng lồ bơi lượn qua, lại không có dấu vết bất kỳ sinh linh gì.

Dù cho là tu sĩ khống chế pháp chu cũng không muốn đến hải vực hoang vu này.

Đáy biển.

Bóng tối, âm trầm, kiềm chế.

Ánh sáng trời trăng đều không thể chiếu tới hải uyên, một tỏa thành trì nguy nga hùng tráng yên tĩnh đứng sừng sững.

Thành trì vô cùng cao lớn như là chỗ ở của Thái Cổ cự nhân.

Cho dù là cá lớn có thể tuỳ tiện nhấc lên sóng cả vạn trượng, đối mặt với nó cũng chỉ nhỏ bé như cá bơi bình thường.

Tường trên tòa thành trì này dùng một loại vật liệu đá đen nhánh xây thành, phía trên vật liệu đá có hoa văn màu bạc lặng yên sáng lên, theo tuyến đường huyền diệu nhanh chóng đi khắp, tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, chiếu sáng một tấc vuông.

Nước biển dưới biển sâu vốn nên vô cùng lạnh băng, lúc này bốc lên từng chuỗi bong bóng như đun sôi.

Rất nhiều nơi phía trên thành trì đã xuất hiện hình dạng vặn vẹo, như bị ý hừng hực thiêu đốt ra từng mảnh chân không.

Vô số Hải tộc hình thù kỳ quái, có to có nhỏ lơ lửng trong nước biển đang sôi trào, thuận theo hải lưu chậm rãi đi đến nơi xa, lặng yên chui vào bóng tối, biến mất không thấy gì nữa.

Bỗng nhiên, vạn quân nước biển ầm vang dao động!

Một đầu yêu thú loại trâu, đầu bạc, một mắt, đuôi rắn, đang chậm rãi đi xuống như đi bộ nhàn nhã từ trên mặt biển.

Nơi hắn ta đi qua, nước biển khó mà tính toán âm vang biến mất, sắc trời huy hoàng theo sát phía sau, rơi vào biển sâu không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng thấy vòm trời.

Biển sâu, một mảnh đen kịt, cổ thành to lớn yên tĩnh phủ phục.

Trên tường thành, phù văn mờ mờ soi sáng ra một đường hành lang, Phỉ đạp vào thêm lục địa, ngẩng đầu nhìn về phía thành trì nguy nga cao lớn cổ xưa phía trước.

Trong giây lát, cách hắn ta không xa, mạch nước ngầm kinh khủng im ắng gào thét, bọt khí to lớn tranh nhau chen lấn tuôn lên mặt biển, Tranh mang theo khí tức bạo ngược nhanh chân đi ra.

Gần như ngay sau đó, Tu Xà khổng lồ cũng xuất hiện trong phù văn nhàn nhạt chiếu xạ ánh sáng, bảy sừng trên trán lấp lóe tia sáng lạnh, tròng mắt lạnh như băng đánh giá thành trì trước mặt, như có điều suy nghĩ.

Xung quanh thành trì quanh quẩn nhiệt độ cao kinh khủng, cùng thi thể Hải tộc khó mà tính toán, không tạo thành chút ảnh hưởng nào cho bọn chúng.

Tranh bình tĩnh mở miệng: "Long Bá Chiến Vương, ra gặp một lân"

Tiếng nói trầm thấp như là sấm rền, cuồn cuộn mà đi, chui vào trong cổ thành.

Trong thành không có chút phản ứng nào, chỉ có sóng nhiệt cuồn cuộn, nước biển vặn vẹo.

Chờ giây lát, Tu Xà khàn giọng nói: "Đế Tôn triệu kiến, mời Long Bá Chiến Vương gặp mặt!"

Trong cổ thành vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cấm chế chầm chậm vận chuyển, đại trận sâm nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu mở ra.

Lại chờ giây lát, Phi ôm ôm nói: "Đế Tôn có lệnh, nếu không tiến về Thanh Yếu yết kiến, sẽ thu hồi lực lượng Kim Ô!"

Tiếng nói vừa ra, trong cổ thành tĩnh mịch như trước, không có chút biến hóa nào.

Lần này đợi đã lâu, thấy Long Bá Chiến Vương chậm chạp không đi ra từ cổ thành, ba vị yêu tôn nhìn nhau một chút, lúc này đồng thời nhẹ gật đầu.

Ngay sau đó, thể xác cực kỳ khổng lồ của Tu Xà âm vang tăng vọt, đuôi rắn khổng lồ như là lôi mộc công thành, đập mạnh xuống cửa thành.

Oanh! !!

Xung quanh cổ thành, vô số phù văn ầm vang sáng lên, trận văn lưu chuyển, cấm chế rung chuyển, lại không có dấu hiệu bị phá ra.

Lực trùng kích to lớn lan tràn ra bốn phương tám hướng xa xa, hình thành từng vòng gợn sóng trong nước biển không kịp thối lui, vô số vòng xoáy, mạch nước ngầm lập tức sinh ra, một đường cuộn lên từ đáy biển, biển cả cuồn cuộn, sóng dữ tăng vọt, ầm vang đong đưa, sóng như núi trùng điệp, sóng to gió lớn tầng tầng lớp lớp.

Thấy một kích chưa thể phá vỡ đại trận cổ thành, ba vị yêu tôn đều không hề thấy bất ngờ.

Chương 2580: Cổ thành ở đáy biển (2)

Lúc này Tranh ra tay, độc giác trên đỉnh đầu sáng tắt ô quang, miệng to như chậu máu mở ra, răng nhọn sâm nhiên đột nhiên cắn một cái xuống đại trận hộ thành!

Trong một con mắt của Phỉ như có ngàn vạn khói chướng quanh quẩn, quanh người dịch khí đại thịnh, đậm đặc như sương khói, lít nha lít nhít bệnh dịch rắn hủy tranh nhau chen lấn leo ra từ trong dịch khí, nhanh chóng leo lên trận pháp, cấm chế phía trên cổ thành, bắt đầu ăn mòn từng phù văn.

Rầm rầm rầm! !!

Trong chốc lát, đại trận lay động càng sâu, lực lượng khổng lồ từ đáy biển từng tầng đẩy đến mặt biển, đại dương mênh mông mãnh liệt càng có vẻ tùy ý.

Sóng thần kinh khủng đột nhiên sinh ra, lượng lớn nước biển hình thành cột nước như muốn kết nối thiên địa, gầm thét xê dịch xung quanh.

Hải tộc không kịp né tránh đều bị cuốn vào trong đó, lân phiến lấp lánh, vây đuôi sắc bén, dù xưa nay tung hoành tứ hải như thế nào, lúc này đối mặt với uy năng bàng bạc này, đều không hề có lực đánh trả, đâm đến thất điên bát đảo trong dòng nước.

Sắc trời vốn sáng rỡ, chỉ một thoáng âm trầm, biển giận sóng gầm, núi đào ngay cả vạn trượng.

Trong tầm mắt, tất cả hòn đảo lập tức lật úp!

Đột nhiên, toàn bộ phương hải vực này xuất hiện một vòng xoáy to lớn, tất cả cột nước, sóng lớn, khí tượng, sóng to gió lớn... Đều bị vòng xoáy hút vào bên trong.

Một khắc trước biển cả còn sôi trào mãnh liệt, trong chớp mắt đã là gió êm sóng lặng.

Ngay sau đó, hỏa diễm màu đỏ vàng hừng hực đột nhiên phun ra từ sâu trong vòng xoáy, như là một tòa suối phun to lớn.

Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển đã hóa thành biển lửa cuồn cuộn!

Một bàn tay khổng lồ như muốn che khuất bầu trời, duỗi ra từ trong vòng xoáy.

Trên bàn tay khổng lồ này trải rộng đường vân màu đỏ vàng, phức tạp sáng tỏ, nó thò ra như mặt trời thăng lên, tản ra sóng nhiệt cuộn cuộn, nhanh chóng tản khắp tứ phương.

Sau khi toàn bộ bàn tay khổng lồ rời khỏi mặt biển, lập tức hung hăng đập trên mặt biển.

Nước biển ầm vang bắn lên!

Giọt nước bắn tung toé lên cuồn cuộn từ từ, phương thiên địa này đổ một trận mưa rào tầm tã.

Đại dương mênh mông sóng to gió lớn mãnh liệt, tuỳ tiện bành trướng.

Dường như mượn lực lượng này, đầu, bả vai, thân thể... Như hải đảo to lớn nhanh chóng dâng lên từ trong biển, dấy lên sóng lớn ngợp trời!

Khí tức cự nhân cổ xưa, đường vân vàng ròng trên cả người sáng như mặt trời mới mọc, chiếu rọi đôi mắt, sáng rực sáng tỏ.

Lúc này biển sâu lại không thể ngập qua thắt lưng của nó!

Long Bá Chiến Vương đưa mắt nhìn quanh, khí tức cường đại không hề che lấp, trùng điệp nhét đầy phương càn khôn này, vô số Hải tộc may mắn còn sống sót đều phủ phục trên mặt biển, run rẩy sợ hãi.

Lo lắng khuấy động cuồn cuộn, nhấc lên sóng lớn ngập trời, như muốn lật úp toàn bộ phương thế giới này.

Nhưng đối với Long Bá Chiến Vương, chỉ như người thường xuống hồ tắm rửa, mặt nước chỉ hơi lay động mà thôi.

Đôi mắt to lớn như núi cao của hắn ta hơi rủ xuống, nhìn về phía mặt biển cách đó không xa.

Lượng lớn nước biển tự tan thành mây khói, như biển cả vô ngần chủ động mở ra một lối đi từ đáy biển đến mặt biển.

Ba vị yêu tôn thoát ra từ bên trong, đạp không mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía Long Bá Chiến Vương.

Long Bá Chiến Vương chậm rãi mở miệng, tiếng nói chấn động hư không như là phích lịch liên tục: "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của Yêu Đế, lần này Yêu Đế tìm ta có chuyện gì?"

Ba vị yêu tôn nói: "Đế Tôn chưa từng nói rõ, chỉ ra lệnh chúng ta đến đây, triệu Chiến Vương yết kiến."

Long Bá Chiến Vương lập tức trầm mặc, sau một lát mới nói: "Có thể. Nhưng chờ thêm mấy ngày, hiện tại khí tức Kim Ô của ta quá dày đặc, trực tiếp khởi hành tiến về Thanh Yếu sơn sẽ dẫn tới tu sĩ chín tông."

Ba vị yêu tôn trầm giọng nói: "Ngươi nhanh lên, đừng để Đế Tôn phải đợi quá lâu!"

Long Bá Chiến Vương gật đầu: "Ta hiểu rõ!"

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Trời xanh như rửa, mây mồng như sợi bông.

Trong sơn cốc, vô số dây leo xen lẫn thành kén, sợi tóc sáng như bạc như ánh trăng nhẹ nhàng dập dờn.

Bỗng nhiên, tất cả dây leo buông ra, một bóng dáng yểu điệu sáng rỡ xuất hiện dưới rừng.

Nàng đưa tay một chiêu, đã phủ thêm một bộ váy sam như phỉ thúy.

Khí tức của Dược Thanh Anh cường đại kinh khủng, sắc mặt lại hơi nghi ngờ.

Lần trước nàng độ xong một trận đạo kiếp, trong cơ thể lại thêm ra một luồng lực lượng cuồn cuộn tỉnh thuần, thông qua những ngày qua luyện hóa, đã hoàn toàn hấp thu bộ phận lực lượng kia.

Chỉ có điều, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, sau khi luyện hóa luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện kia, nàng luôn cảm thấy trận đạo kiếp tiếp theo của mình sẽ sớm hơn thời hạn rất nhiều!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thần niệm của Dược Thanh Anh đảo qua toàn bộ "Tiểu Tự Tại Thiên", chẳng mấy chốc phát hiện Kim Tố Miên đã tắm thuốc xong, đổi một thân váy sam mới tinh, tóc dài lấy nhánh cây tùy ý búi lên, khí tức quanh người nàng lại có tỉnh tiến, đã trở lại nơi luyện đan bình thường, đang bận rộn xử lý một chút dược liệu, chuẩn bị lại khai lò luyện đan.

Lúc này Dược Thanh Anh không do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, ngay sau đó đã xuất hiện bên cạnh Kim Tố Miên.

Chương 2581: Cọc truyền thừa tiếp theo

Không đợi Kim Tố Miên khai lò, nàng đã nhu hòa nói: "Dừng lại trước, hiện tại ta dạy ngươi mấy môn đan phương mới..."

Trọng Minh tông.

Động phủ Thúy Lỗi sơn.

Chính đường.

Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện, xung quanh trống trải không người, hoàn toàn yên tĩnh.

Hắn bước ra một bước, đã xuất hiện ở chủ vị.

Sau đó tâm niệm vừa động, một u ảnh yểu điệu lập tức lặng yên hiện ra từ hư không.

Nàng là thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, chải Song Nha Kế, cách ăn mặc như nha hoàn, chính là Tiểu Từ.

Tiểu Từ ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, chỉ thấy một bóng người huyền bào ngồi trên cao, khí tức của hắn nội liễm, trong cảm giác như không còn sót lại chút gì, dường như mắt thấy đều là ảo giác.

Toàn bộ khuôn mặt đối phương đều bị một đoàn bóng tối vô cùng dày đặc che đậy, không thể nhìn thấy chân dung.

Tiểu Từ không quá chắc chắn hỏi: "Chủ nhân?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt hỏi: "Gần đây trong tông có xảy ra chuyện lớn gì không?"

Xác nhận người đến là chủ nhân, Tiểu Từ lập tức nói: "Bẩm chủ nhân, gần đây trong tông có hai vị trưởng lão xung kích cảnh giới cao hơn thất bại, nguyên khí đại thương"

"Có một vị Thái Thượng trưởng lão dòng dõi chết bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu, nghi ngờ là cơ thiếp của hắn gây ra, đang truy tra."

"Về phần một mạch Kiêm Tang, trước đây không lâu Đái Bạch Thì nhận lệnh gia tộc cưới đạo lữ, vốn sau khi thành hôn muốn dẫn đạo lữ đến đây bái kiến chủ nhân, nhưng chủ nhân không ở đây, tiểu tỳ tự chủ trương, cho bọn họ một phần hạ lễ..."

"Trong một nhóm đệ tử mới nhập môn có mấy người tư chất xuất chúng, lại xuất thân đại tộc, dựa theo căn dặn của Âu Dương Tiêm Tinh, một mạch Kiêm Tang đang âm thầm quan sát bọn họ, định chọn lựa mấy người cần dùng từ đó..."

"Cách một đoạn thời gian Cửu A Lệ thị sẽ đưa tới rất nhiều tài nguyên tu luyện, bây giờ đều cất trong nhà kho, sổ sách ở đây, xin chủ nhân kiểm tra rõ ràng."

Tiểu Từ lấy ra một đống sổ sách thật dày, thấy Bùi Lăng hơi xua tay ra hiệu không cần kiểm tra, lại thu vào, tiếp tục bẩm báo, "Ngoại trừ cái đó ra, những lô đỉnh của chủ nhân ở trong động phủ Thúy Lỗi sơn đều tu vi tăng vọt."

"Tư Hồng Diệu Ly đã vượt qua Hóa Thần kiếp, vài ngày trước đó lại đi vào Phản Hư."

"Thi Nam Tử đột phá tu vi đến Hợp Đạo kỳ."

"Liên Đồng Tử đạt đến tu vi Phản Hư đỉnh phong, có lẽ cũng sắp Hợp Đạo..."

"Tu vi của Hoa Dục Nhiên..."

Nghe một lát, Bùi Lăng không nghe được chuyện gì đặc biệt quan trọng, khẽ gật đầu.

Bởi vì Tâm Ma kiếp, hiện tại nữ nhân bên cạnh hắn đều tăng tu vi trên diện rộng, ngược lại tu vi của Tiểu Từ vẫn luôn đi theo hắn còn rất thấp.

Nếu hiện tại hắn muốn cưỡng ép tăng tu vi của Tiểu Từ, cũng không phải không làm được.

Chỉ có điều, nàng không phải thiên kiêu chín tông, loại tiên thuật như [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] chắc chắn sẽ trực tiếp đánh nó hồn phi phách tán.

[Tâm Ma Đại Diễn Chú] cần người trúng thuật có ý chí lực vô cùng kiên định, mới không bị tế phẩm thôn phệ, đảo khách thành chủ.

[Minh Thiên Đại Mộng]... Lý luận ngược lại có thể, nhưng không chắc chắn Tiểu Từ có thể hóa thành điên dại hay không...

Còn có một loại thủ đoạn, đó là chia một bộ phận lực lượng pháp tắc của mình, trợ giúp đối phương dung nạp...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, bây giờ trên người hắn có tổng cộng sáu đầu pháp tắc, ba đầu "Bản nguyên", ba đầu không phải "Bản nguyên".

Pháp tắc "Bản nguyên" chắc chắn không thể phân tán, còn ba đầu pháp tắc không phải "Bản nguyên"...

Chỉ cần hắn đi Phù Sinh cảnh, đầu pháp tắc "Quên" này có thể trở thành "Bản nguyên", vì vậy cũng không thể phân tán.

Đầu pháp tắc "Ngủ" này: "Bản nguyên" ở chỗ ý chí Chân Tiên.

Đầu pháp tắc "Chúng" này, chắc "Bản nguyên" nằm trên tay một tiên nhân khác trên thượng giới.

Hai đầu pháp tắc này cũng không thể trở thành "Bản nguyên"

của hắn, ngược lại có thể tùy tiện phân cho Tiểu Từ.

Chỉ là luôn cảm thấy có loại không ổn không nói ra được...

Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng vẫn quyết định tạm thời không cho Tiểu Từ bất kỳ lực lượng nào, chờ sau khi mình thành tiên, lại phân lực lượng đầu pháp tắc "Nghịch" này cho đối phương...

Hiện tại tu vi của Tiểu Từ có thấp, chỉ cần hắn vẫn ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp lãnh đạm.

Chỉ có sau khi hắn phi thăng, đối phương mới cần tăng cường lực lượng bản thân.

Hành động lần này vừa có thể tăng lên thực lực của Tiểu Từ, cũng có thể tăng cường đại đạo "Bản nguyên" của hắn.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bình tĩnh nói:

"Ta đã biết."

"Tiếp theo, ta muốn bố trí một tòa truyền thừa ở U Tố mộ"

"Ngươi đến U Tố mộ trông coi truyền thừa cho ta"

Tiểu Từ lập tức đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch, trong chớp mắt xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn về phía U Tố mộ.

Bây giờ trong tông không có việc lớn, Lệ sư tỷ, Tư Hồng Diệu Ly, Thi Nam Tử... Đều đang chuyên tâm tu luyện, không tiện quấy tây.

Hiện tại hắn có thể làm hai chuyện.

Thứ nhất là tiến về vực ngoại hư không, tiếp tục độ đạo kiếp.

Thứ hai là trực tiếp đi bố trí truyền thừa hai đầu pháp tắc "Bản nguyên" là "Người gỗ" và "Nghịch" này.

Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng khẽ mỉm cười, hiện tại Tâm Ma kiếp hắn có thể tăng tu vi cho hồng nhan bên cạnh.

Chương 2582: Thế giới điên đảo

Đã vậy, những đạo kiếp còn lại cứ chờ tất cả hồng nhan kết thúc tu luyện, lại độ đạo kiếp tiếp, như thế có thể phát huy tác dụng của Tâm Ma kiếp ở mức độ lớn nhất.

Hiện tại có thời gian nhàn rỗi, vừa vặn đi bố trí truyền thừa!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng đứng lên, trong hư không trước mặt hắn lập tức dâng lên một cánh cửa ra vào nguy nga, màu sắc như mực, vô số nguyền rủa quanh quẩn trên đó, khí tức nguyền rủa cuồn cuộn tiêu tán, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ chính đường, kích thích từng phù văn phòng hộ sáng tối chập chờn.

Bùi Lãng bình thản nói: "Đi theo ta."

Nói xong, hắn bước vào cánh cửa nguyền rủa.

Tiểu Từ vội vàng hạ thấp người nói: "Vâng!"

Chợt đuổi theo.

Hai người vừa tiến vào cánh cửa nguyền rủa, toà cửa ra vào cao ngất này lập tức biến mất không thấy gì nữa.

U Tố nộ.

Sương trắng tràn ngập, âm khí nặng nề.

Từng đầu quỷ vật đi qua đi lại trong sương mù, hình dạng kỳ quái chiếu rọi trong sương mù thiên kì bách quái.

Sương tuyết màu xám đen thỉnh thoảng bay xuống giữa không trung.

Đột nhiên, một cánh cửa nguyền rủa xuất hiện, khí tức nguyền rủa cuồn cuộn truyền ra! Tất cả quỷ vật gần đó lập tức phủ phục run rẩy.

Bùi Lăng dẫn theo Tiểu Từ đi ra từ trong cửa, quỷ vật xung quanh nằm đây đất không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Lăng, không dám lấy thần niệm nhìn trộm Bùi Lăng, thậm chí không dám có chút động đậy, chỉ kề sát trán trên mặt đất, nơm nớp lo sợ.

Không để ý đến rất nhiều quỷ vật, Bùi Lăng dẫn theo Tiểu Từ bước thẳng đến một phương hướng. Rất nhanh, bọn họ đi vào một vùng hoang vu trống rỗng.

Nơi này là tạo hóa chi địa cũ của "Chú"!

Bùi Lăng dừng bước, Tiểu Từ nhắm mắt theo đuôi phía sau cũng vội vàng dừng lại.

Lúc này, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, ngay sau đó hai đầu quỷ vật khí tức hung lệ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn.

Trong hai đầu quỷ vật, bên trái khôi ngô cao lớn, toàn thân xanh đen, trên dưới cả người đều là lít nha lít nhít con mắt; phía bên phải lại là một bộ áo trắng trống rỗng, tóc dài như thác nước che đậy gương mặt, trong khe hở sợi tóc có mắt đỏ như máu.

Chính là "Tất" và "Để"!

Lúc này khuôn mặt Bùi Lăng bị bóng tối che đậy, nhưng "Tất" và "Để" cảm nhận được khí tức kinh khủng mênh mông của hắn, lập tức rất cung kính hành lễ: "Thuộc hạ tham kiến vương!"

Tùy ý liếc nhìn hai đầu thuộc hạ quỷ vật này, Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại lập tức nhìn ra pháp tắc trên người "Tất" phiêu dật quanh quẩn như mặt trời lên trong vùng núi mây mù, lộ ra một luồng khí tức nguyền rủa cực kỳ thuần chính; "Đề" chỉ là Phản Hư, không có Hợp Đạo, nhưng trong cơ thể nàng cũng có một sợi lực lượng pháp tắc nhàn nhạt, toát ra ý nguyền rủa rõ ràng...

"Tất" và "Đề" vốn là quỷ vật mà "Chú" sắp xếp ở tạo hóa chi địa, pháp tắc do hai tên này nắm giữ đều liên quan đến nguyền rủa!

Quả nhiên!

Suy nghĩ ban đầu của "Chú" cũng giống hắn bây giờ: "Bản nguyên" của "Chú" là nguyền rủa, sau khi hắn ta phi thăng: "Tất", "Đề" và quỷ vật khác trong truyền thừa của hắn ta đều được trao cho lực lượng pháp tắc của đối phương!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta muốn bố trí truyền thừa, các ngươi đi dẫn quỷ vật đến đây."

"Nhớ kỹ, đừng nắm giữ pháp tắc, tốt nhất là quỷ vật mới sinh như một tờ giấy trắng"

"Tất" và "Đề" lập tức khom người đáp: "Cẩn tuân vương mệnh!"

Thấy Bùi Lăng không có phân phó gì khác, hai đầu quỷ vật nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Bùi Lăng giơ tay lên, duỗi ra phía trước, trong hư không trống rỗng lập tức dâng lên một cánh cửa nguyền rủa nguy nga to lớn.

Khí tức rét lạnh và nguyền rủa cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng.

Bùi Lăng cất bước đi đến trước cửa, Tiểu Từ vội vàng đuổi theo.

Hai người bước vào trong cửa, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng thay đổi, trong tầm mắt là một mảnh cuồng dã cỏ úa rủ xuống, vài gốc cây hỗn tạp miễn cưỡng thành rừng, tạo ra cái bóng thật dài ở dưới ánh tà dương.

Cơn gió dài trùng điệp, vô số cỏ cây chập trùng.

Một con đường mòn uốn lượn qua từ cành lá sum suê, vết bánh xe đan xen kéo dài đến phương xa.

Lúc này khắp nơi không người, Bùi Lăng lấy ra thần niệm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ vùng thế giới nhỏ này.

Nơi này là thế giới trong cánh cửa thứ hai của tạo hóa chi địa ban đầu, đã từng giam giữ "Nghịch". Toàn bộ phương thiên địa này là một hoàng triều quốc thái dân an.

Hiện tại bên trong triều đình không thấy Hoàng đế, nhưng quần thần vẫn vào triều, Tể tướng dẫn đầu quản lý chính vụ; hậu cung do Thái hậu và Hoàng hậu chủ trì, vận chuyển như thường.

Ngoại trừ đế tọa trống rỗng, không có người nào, dường như không có bất kỳ ai phát hiện quốc quân không ở đây.

Từ trên xuống dưới toàn bộ triều đình vẫn sinh hoạt bận rộn ngay ngắn trật tự như trước đó.

Khác biệt duy nhất là tượng thần của Bùi Lăng đã trải rộng tất cả thành trấn thôn xóm, đã đến tình trạng chỗ có nước giếng đều có tượng thần của hắn...

Đối với tình cảnh này, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc trước tạo hóa trong vùng thế giới nhỏ này là vị trí chân vương. Cuối cùng hắn đánh bại "Nghịch", trở thành chân vương nơi này. Chỉ cần hắn không chết, vùng thế giới nhỏ này sẽ không có "Vương"!

Đây là quy tắc do "Chú" quyết định!

Chương 2583: Thế giới điên đảo (2)

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, ngay sau đó hắn và Tiểu Từ lập tức xuất hiện trong chính điện hoàng cung đô thành.

Toà chính điện này vốn là nơi quan trọng nhất trong triều đình, chính là đại triều. Nhưng hiện tại lại trống rỗng, không thấy bất sinh linh gì.

Nó bị tưởng viện trùng điệp bao bọc, lúc này hoàn toàn yên tĩnh làm người ta sợ hãi.

Bùi Lăng đi đến thềm son, ngồi xuống đế tọa.

Tiểu Từ theo sát phía sau, thấy thế khoanh tay đứng hầu bên cạnh.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn quảng điện trống rỗng, tiếng nói âm u to lớn: "Nghịch!"

Ngôn xuất pháp tùy, thiên hiến giáng lâm!

Toàn bộ tiểu thế giới lập tức đảo ngược!

Sinh linh lao vụt trên mặt đất, con chim vốn bay lượn trên bầu trời đổi vị trí; căn phòng cung điện con đường xoay chuyển; hoa cỏ cây cối bắt đầu sinh trưởng từ chỗ cao đến chỗ thấp; mặt trời lên mặt trời lặn cũng nghịch chuyển phương hướng...

Chỉ một thoáng, vòm trời bị giẫm đạp, mặt đất trôi nổi lên! Vạn vật xung quanh thay đổi!

Chỉ có tất cả các nơi có tượng thần của Bùi Lăng, từ đầu đến cuối như một, không có biến hóa chút nào. Chỉ có điều, tất cả trong tiểu thế giới này đã bị điên đảo.

Chỉ có tượng thần bình thường, ngược lại điều dị thường duy nhất ở nơi đây chính là tượng thần... Thiên địa nghịch phản, vạn vật khác lạ.

Nhưng toàn bộ sinh linh phương thế giới này không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, bộ phận thần thức của hắn đã gửi vào trong tất cả tượng thần, sau khi hắn phi thăng, những thần thức này sẽ hóa thành đầu pháp tắc "Nghịch" này...

Ngay sau đó, khí tức của hắn biến hóa, tất cả tượng thần lập tức tràn ra một luồng sương đen vô cùng đậm đặc, âm u lạnh lẽo ảm đạm, ngăn cản tất cả dò xét, trong chớp mắt giấu kín trong tượng thần, không thể thấy rõ.

Trong bóng tối, tất cả khuôn mặt tượng thần đều trở nên vô cùng dữ tợn, tràn trề ác ý hỗn loạn sa đọa bạo ngược... Tản khắp nhưng bị sương đen che lấp, ngoại giới không thể nhìn trộm chút nào.

Làm xong tất cả, Bùi Lăng mổ hai mắt ra, tầng ngoài cùng [Minh Thiên Chi Vụ] đủ để ngăn cản toàn bộ sinh linh ở vùng thế giới nhồ này.

"Hỗn Độn thái" dưới [Minh Thiên Chỉ Vụ] dùng để để phòng quỷ vật U Tố mộ, hoặc là tu sĩ cấp cao khác đi nhầm vào nơi đây...

Chờ sau khi hắn thành tiên, [Minh Thiên Chi Vụ] sẽ tán đi.

"Hỗn Độn thái" cũng sẽ thu liễm vào trong tượng thần, cho dù truyền thừa bị lấy đi vẫn có thể che chở vùng thế giới nhỏ này.

Làm xong những điều này, Bùi Lăng đứng dậy, dẫn theo Tiểu Từ lập tức xuất hiện trong một tòa miếu thở tráng lệ.

Ngôi miếu thờ này lưu ly là đỉnh, gạch vàng trải đất, mấy tầng trong ngoài còn có một vườn hoa cực kỳ khổng lồ trồng kỳ hoa dị thảo, nuôi dưỡng Bạch Lộc Khổng Tước, có vẻ cực kỳ xa hoa.

Ở cổng miếu thờ ngựa xe như nước, như nước chảy, vô số quan to quý tộc ngồi xe ngựa đến đây, dìu già dắt trẻ dâng hương.

Trong chính điện, tượng thân đều bị khói đen che phủ, nhìn lại chỉ có một mảnh bóng tối thuần túy, quỷ dị quái đản, làm người ta sợ hãi.

Nhưng trong đám người lui tới như dệt lại không có bất kỳ người nào chú ý tới tượng thần thay đổi, dường như tượng thần vẫn luôn bị mảnh bóng tối dày đặc này bao trùm, vẫn tiếp tục quá trình dập đầu, cầu nguyện, dâng hương.

Lúc này, Bùi Lăng bình thản nói: "Từ giờ trở đi, ngươi trông coi ở chỗ này, hóa thân người phàm tục, đừng để lộ ra dấu vết."

"Một ngày kia, cơ duyên sẽ đến, đến lúc đó tự có chỗ tốt của ngươi. ' Tiểu Từ lập tức hành lễ nói: "Vâng! Tiểu tỳ nhất định thủ hộ nơi đây thật tốt vì chủ nhân!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn lưu lại thần thức mạnh nhất trong bức tượng thần trước mặt.

Chờ sau khi hắn phi thăng, Tiểu Từ có thể đạt được bộ phận pháp tắc và lực lượng này... Cái này đủ để đối phương vượt qua rất nhiều đại cảnh giới!

Sắp xếp cẩn thận cho tỳ nữ đi cùng từ Luyện Khí kỳ đến bây giờ, bóng dáng Bùi Lăng lập tức biến mất.

Hậu cung hoàng thành.

Trong tòa cung điện xa hoa nào đó, Nguyễn Tịch Lộ cầm chì than trong tay, khoa tay múa chân trước gương đồng, cuối cùng quyết định hôm nay vẽ lại nguyệt mi.

Hai tên thị nữ hầu hạ hai bên trái phải, trong tay không ngừng, ngoài miệng cũng không ngừng, đang nói: "Chắc chắn lần này Thục phi cảm thấy cuối cùng có thể sánh bằng nương nương, thật buồn cười nàng lấy cái gì so sánh với nương nương..."

Nguyễn Tịch Lộ rất đồng ý gật đầu: "Bà lão kia cũng xứng tranh với bản cung..."

Nói xong, nàng và toàn bộ thị nữ không có dấu hiệu nào ngủ thiếp đi.

Ngay sau đó, một bộ huyền bào xuất hiện bên ngoài trướng màn.

Hắn khí tức nội liễm, nếu không phải ánh mắt đảo qua, trong cảm giác lại là một mảnh trống rỗng như hoàn toàn không tồn tại, toàn bộ khuôn mặt đều bao phủ trong bóng tối thuần túy, không nhìn thấy chút nào.

Chính là Bùi Lăng.

Bùi Lăng duỗi ra một ngón tay, chỉ về phía Nguyễn Tịch Lộ.

Một tia ô quang mau lẹ như điện, lập tức chui vào mi tâm Nguyễn Tịch Lộ.

Lúc trước hắn có thể trở thành chân vương, không thể bỏ qua công lao của Nguyễn Tịch Lộ này, tất cả tượng thần trong vùng thế giới nhỏ này đều đi ra từ tay nàng.

Lần này bố trí truyền thừa, lại giúp hắn bớt đi rất nhiều công sức.

Chương 2584: Muốn nhận thức một chút

Vì vậy, lần này trước khi đi, sẽ đưa cho đối phương một môn công pháp.

Nếu có thể thuận lợi bước vào đạo đồ, truyền thừa mà hắn để lại ở vùng thế giới nhỏ cũng có một phần của đối phương...

" [Tước Diễm Pháp] là Lưu Lam hoàng triều công pháp"

"Vùng thế giới nhỏ này cũng là một hoàng triều...

"Vừa hay phù hợp."

Trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, [Tước Diễm Pháp] là lúc hắn tham gia đại điển luận đan Lưu Lam hoàng triều, thông qua kiểm tra luyện đan sư Ngũ phẩm nhận được ban thưởng.

Dùng để nhập đạo, phẩm chất của môn công pháp này cũng không thấp...

Sắp xếp tốt tất cả, Bùi Lăng không ở lại thêm, ống tay áo vung lên một cái, lập tức biến mất không thấy.

U Tố mộ.

Âm khí rét lạnh, sương tuyết màu xám đen lưu loát bay xuống từ giữa không trung, như lông ngỗng màu đen cuồn cuộn vô tận.

"Tất" và "Đề" yên tĩnh đứng trước cánh cửa nguyền rủa, không nói một lời, khoanh tay đứng hầu.

Ở sau lưng bọn chúng, lúc này trên khoảng đất bao la đứng đầy lít nha lít nhít quỷ vật.

Tất cả quỷ vật bị "Tất": "Đề" chấn nhiếp, đều nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng.

Đông đảo quỷ vật hội tụ một chỗ như thế, toàn bộ mặt đất đều lát một tầng sương đen, ảm đạm thâm trầm, ý lạnh cao ngất.

Cơn gió lạnh càn quét qua, đám quỷ vật đều không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi.

Bỗng nhiên, một bóng dáng huyền bào đi ra từ trong cánh cửa nguyền rủa, khuôn mặt hắn giấu trong bóng tối, khí tức như không có.

Tất cả quỷ vật lập tức quỳ xuống đất hành lễ: "Bái kiến vương!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, tùy ý liếc nhìn rất nhiều quỷ vật, đều là một ít quỷ mới sinh, tu vi phổ biến không cao, cũng không nắm giữ bất kỳ pháp tắc gì, rất thích hợp dùng để bố trí truyền thừa!

Hắn từ tốn nói: "Không tệ Nói xong, hắn vung ống tay áo lên, trong nháy mắt mang theo tất cả quỷ vật ngoại trừ "Tất" và "Để', lại chui vào cánh cửa nguyền rủa.

Sau một lát, một mình Bùi Lăng đi ra từ trong cửa, những quỷ vật kia đã đều bị hắn bố trí vào trong truyền thừa.

Chỉ chờ sau khi hắn phi thăng thành tiên, đầu pháp tắc "Nghịch"

này có thể nhanh chóng khuếch tán trong tiểu thế giới...

Bố trí truyền thừa xong, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, cánh cửa nguyền rủa lập tức lặng yên tiêu tán.

Cánh cửa nơi đây chỉ mở ra lần nữa, sau khi hắn phi thăng!

Ngay sau đó, hắn phân phó nói: "Các ngươi lui ra đi"

"Tất" và "Đề" lập tức đáp: "Vâng!"

Hai đầu quỷ vật này nhanh chóng lui đi.

Bùi Lăng chợt quay đầu, nhìn về một phương hướng.

Đã thấy trong sương trắng mênh mông, một Đại Thừa Tố Chân Thiên đang một tấc cũng không rời thủ hộ một nữ tu hoa phục, khí tức hai nữ đều tươi đẹp như đầu cành ba tháng mùa xuân, tươi nghiên kiều mị, ung dung sáng ngời.

Nữ tu hoa phục kia chính là Kiều Từ Quang!

Lúc này nàng ngồi xếp bằng trên đất, pháp lực quanh người chấn động, lại vẫn đang tiếp tục tu luyện.

Thế nhưng, nhìn tình hình tu vi đã tiến vào Phản Hư, kiếp lực trong cơ thể còn thừa không nhiều, đã sắp kết thúc tu luyện.

Bùi Lăng hơi do dự, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, trước đưa hai vị Tố Chân Thiên rời khỏi U Tố mộ, sau đó lại đi bố trí truyền thừa đầu pháp tắc "Người gỗ" kia.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện cách Kiều Từ Quang không xa.

Tên Đại Thừa Tố Chân Thiên kia lập tức có chỗ phát hiện, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Vừa thấy là Bùi Lăng, Đại Thừa Tố Chân Thiên ngẩn ngơ, nhanh chóng nhân tiện nói: "Việc lần trước, đa tạ Bùi thánh tử ra tay."

"Thật sự không phải cố ý làm phiền nơi đây. Chờ đệ tử này của ta kết thúc tu luyện, ta lập tức đưa nàng rời đi!"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Không cần khách sáo như thế, không biết tôn hiệu của tiền bối là?"

Lần trước gặp vị Đại Thừa Tố Chân Thiên này ở Thanh Yếu sơn, đối với hắn là muốn cự còn nghênh... Mặc dù hiện tại nhớ lại, là vì hệ thống dùng đầu pháp tắc "Nghịch" kia, nhưng điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc hắn muốn quen biết vị tiền bối tốt bụng này!

Đại Thừa Tố Chân Thiên không do dự, lập tức nói: "Ta chính là Tố Chân Thiên Không Mông:

"Lấy cách điều khiển pháp tắc của Bùi thánh tử, có thể nói là vô cùng tinh diệu."

"Thế nhưng, lúc này tu sĩ chúng ta lấy đại đạo làm trọng"

"Ngộ tính như này, hy vọng có thể dùng trong Phù Sinh kỳ cục."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lại nhân cơ hội hỏi: "Không biết Không Mông tiền bối có thể nói một câu về bí mật của Phù Sinh kỳ cục hay không?"

"Không Mông" tổ sư ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, nhưng chẳng mấy chốc kịp phản ứng, người dẫn đường tiên lộ này kinh tài tuyệt điễm, hiếm thấy trên đời.

Thời gian hắn tu luyện quá ngắn, sau khi đi vào Độ Kiếp kỳ đã bị nhốt ở Thanh Yếu sơn, vẫn luôn độ kiếp... Cho dù đối phương là Thánh Tử Trọng Minh tông một trong chín môn phái lớn, căn bản cũng không có thời gian đi tìm hiểu Phù Sinh kỳ cục!

Thế nhưng, liếc nhìn sương trắng đậm đặc xung quanh: "Không Mông" lại lắc đầu, nói: "Nơi đây là U Tố mộ, không tiện bàn việc này:

"Nếu Bùi thánh tử muốn biết, có thể trở về tông môn hỏi thăm Phục Cùng quý tông."

"Có lẽ, chờ sau khi ta trở về Tố Chân Thiên, Thánh Tử có thể đến nhà bất cứ lúc nào, đến lúc đó gặp gỡ lại bàn bạc."

Chương 2585: Tại hạ không có bất kỳ ý đồ gì!

Đi Tố Chân Thiên tìm đối phương?

Ừm!

Điều này cực kỳ tốt!

Đến lúc đó lại thuận tiện để Sầm chưởng giáo Tố Chân Thiên an ủi mình một chút, tâm sự nhân sinh với Mạnh thái thượng trưởng lão, còn có Thiên Cơ Yến Minh Họa...

Đang nghĩ ngợi, pháp lực quanh người Kiều Từ Quang cách đó không xa khuấy động, như thủy triều thay đổi rất nhanh, bành trướng mãnh liệt, càn quét phương thiên địa này!

Khí tức của nàng ầm vang bộc phát, quét ngang đến bốn phương tám hướng.

Nhưng chỉ trong giây lát lại thu sạch vào trong cơ thể Kiều Từ Quang, hoa phục gấm váy phần phật lay động, Kiều Từ Quang kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt.

Dưới lông mi dài, đôi mắt sáng đầy nước, lập tức thấy một bóng hình xinh đẹp yểu điệu đứng bên cạnh mình, nàng hà váy nguyệt bí, yên tĩnh nhàn nhã, cả người mơ hồ không rõ như sóng ánh sáng lăn tăn dưới đêm trăng, dù không rõ rệt lại vẫn có thể cảm nhận được loại xinh đẹp vô song kia.

Chính là vị tổ sư đồng môn kia!

Cách đó không xa là một bóng người huyền bào vác đao, khuôn mặt hắn bị sương đen che đậy, không nhìn thấy chút chân dung nào nhưng thân hình khí tức đều vô cùng quen thuộc... Đây là Bùi Lăng!

Kiều Từ Quang lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ với "Không Mông": "Đệ tử Kiều Từ Quang, bái kiến tổ sư!"

Nói xong, nàng nhìn về phía Bùi Lăng, trong chốc lát có rất rất nhiều lời muốn nói, nhưng tổ sư ở bên cạnh lại không biết mở miệng như thế nào.

Lúc này: "Không Mông" tổ sư khẽ gật đầu với Kiều Từ Quang, chợt nhìn Bùi Lăng nói: "Chúng ta lập tức rời đi!"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Hai vị ở lại U Tố mộ thời gian quá dài, hiện tại hai vị cấm kỵ khác rất bất mãn"

"Thế nhưng, ta cũng là một vị Vương ở nơi này."

"Chỉ cần tiền bối có thể đi Bất Quy lộ một lần, ta sẽ có lý do thả hai vị rời đi."

"Nếu không, hai vị cấm kỵ khác ra tay, ta cũng không tiện ngăn cản."

"Ta thiếu hai vị kia một cọc đại nhân quả.

Nghe vậy: "Không Mông" tổ sư nhìn Kiều Từ Quang, nhanh chóng nói: "Có thể, nhưng cần để đệ tử hậu bối này của ta rời đi trước"

Để Kiều Từ Quang đi trước?

Bùi Lăng nghe vậy nhìn về phía Kiều Từ Quang, đã thấy khí tức nàng nội liễm, pháp lực hoạt bát, toàn bộ thể xác oánh nhuận sáng ngời như tái tạo, càng có vẻ kiều diễm cường đại... Là đại đạo Phản Hư!

Nếu là đại đạo Phản Hư, chắc chắn đã đi qua "Bất Quy" lộ, không cần mình lại dùng thủ đoạn gì vì đối phương...

Như thế, để Kiều Từ Quang đi trước cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn mở miệng, Kiều Từ Quang chợt nghiêm mặt nói: "Không! Đệ tử muốn ở chỗ này, chờ tổ sư cùng rời đi!"

"Không Mông" tổ sư cau hàng lông mày kẻ đen, nói: "Nơi đây là U Tố mộ, tu vi của ngươi quá thấp, phải nhanh chóng rời đi. Bất Quy lộ không vây khốn được ta!"

Kiều Từ Quang nhìn Bùi Lăng, nói: "Tổ sư không cần lo lắng cho đệ tử, đệ tử không có việc gì"

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức biết, chỉ sợ Kiều Từ Quang có lời gì muốn nói riêng với hắn, thế là hắn phối hợp mở miệng: "Lúc tu vi của ta thấp, từng làm nhiệm vụ với Kiều đạo hữu, có ta ở đây, tuyệt đối không để Kiều đạo hữu xảy ra chuyện."

"Kính xin tiền bối yên tâm, cứ việc đi Bất Quy lộ là được."

"Không Mông" tổ sư nhíu chặt lông mày, đang muốn lấy lý do khác để Kiều Từ Quang đi trước, lại nghe Kiều Từ Quang tiếp tục nói: "Bẩm tổ sư, lần trước ở Bạch Thảo trấn, nếu không có Bùi đạo hữu ra tay, chúng ta đã sớm gặp bất trắc. Bùi đạo hữu luôn lòng dạ nhân hậu, lại tu vi cao thâm, có hắn ở đây, tổ sư cứ việc yên tâm tiến đến!"

Bùi Lăng gật đầu nói: "Không sai! Lần trước ở Bạch Thảo trấn, ta thật sự đã cứu mạng Kiều đạo hữu, Lưu Lam hoàng triều Chung Quỳ Việt Cức, Chung Quỳ Kính Y, Phó Huyền Tự, Ninh Vô Dạ...

Tất cả mọi người."

"Lúc ấy tại hạ ra tay, hoàn toàn là vì mọi người cùng là tu sĩ nhân tộc, tất nhiên phải giúp đỡ, căn bản không có bất kỳ ý đồ gì!"

Kiều Từ Quang vội nói tiếp: "Sau đó, đám người đệ tử bị Yêu Đế nhốt trong Thanh Yếu sơn, Bùi đạo hữu còn để lại tám tên quỷ vật bảo vệ."

"Chung Quỳ sư tỷ, yêu tộc hoàng triều còn có tán tu Tưởng Phong Vật đều có thể làm chứng chuyện này!"

"Bùi đạo hữu là người nhiệt tình, chắc chắn sẽ không hại đệ tử"

Lúc này Bùi Lăng hứa hẹn: "Xin tiền bối yên tâm, lúc ấy ta từng cùng Thiên Cơ Yến Minh Họa đương thời của quý tông thất thủ trong U Tố mộ, cuối cùng cũng bảo vệ Thiên Cơ cùng nhau rời đi"

"Ta chưa từng có ác ý với sinh linh trong thiên hạ này."

Nói xong, hắn đưa một ngón tay ra, bên cạnh "Không Mông" tổ sư lập tức mây mở sương tan, trong sương trắng hiện ra một con "đường" hư vô.

Trong con đường nhỏ kia đầy yên tĩnh, tử ý, hoang vu, tang thương... Nó như đã tồn tại vô số năm tháng, cổ xưa đến không hể tính toán; lại như chỉ là một loại ảo giác, nó căn bản không tồn tại.

Vốn con đường này chỉ có người chết chân chính mới có thể nhìn thấy.

Nhưng hiện tại U Minh chỉ vương tự mình chỉ đường, nó mới lộ ra trước mặt người sống...

Sinh tử có khác, đã đi chớ về.

Đường này là "Bất Quy"!

Lúc này, Kiều Từ Quang lập tức hỏi: "Bảo vệ Yến sư tỷ? Bùi... Bùi đạo hữu, lúc đó ngươi bảo vệ Yến sư tỷ như thế nào..."

Chương 2586: Tại hạ không có bất kỳ ý đồ gì! (2)

Nghe vậy: "Không Mông" tổ sư dần cảm thấy không đúng.

Tên đệ tử hậu bối bản môn này nói nàng không cần lo lắng, nhưng sao cảm giác đệ tử này đang đuổi nàng đi?

Hơn nữa, đệ tử này quá vội giải thích, đến mức cho đến bây giờ nàng còn chưa thể nói chen vào!

Lúc này hai người kẻ xướng người hoạ, ngược lại có về nàng mới là người ngoài?

Thế nhưng, dù sao cũng là tổ sư một tông: "Không Mông" nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này nói: "Không được...

Vừa mới nói ra lời này, nàng lập tức nhanh chóng quay người, trực tiếp bước vào "Bất Quy' lộ...

Ngay sau đó, bóng dáng "Không Mông" tổ sư biến mất không thấy gì nữa: "Bất Quy" lộ cũng chui vào sương trắng, không thấy bóng dáng.

Lại là Bùi Lăng đã thu cánh tay về, không có U Minh chi vương chỉ đường, người sống không thể thấy "Bất Quy' lộ!

"khụ khụ. Không Mông tiền bối đã bước vào Bất Quy lộ, nàng là tu sĩ Đại Thừa kỳ, tuyệt đối không có việc gì." Bùi Lăng vội ho một tiếng, chợt nhìn về phía Kiều Từ Quang, nhẹ giọng hỏi, "Không biết Kiều đạo hữu tìm ta có việc gì?"

Sắc mặt Kiều Từ Quang ửng đỏ, làn thu thuỷ lăn tăn, không chớp mắt nhìn Bùi Lăng, sau sự im lặng ngắn ngủi, đột nhiên hỏi: "Lúc trước bái đường, còn tính không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt nhân tiện nói: "Đương nhiên còn tính"

Kiều Từ Quang lập tức nở một nụ cười từ đáy lòng, sau đó nhẹ nói: "Phu quân, vậy chúng ta... Đi một chỗ yên tĩnh chờ Không Mông tổ sư?"

Trong lòng Bùi Lăng lập tức vui mừng, sao còn không biết ý của Kiều Từ Quang?

Lúc này hắn nghiêm trang nói: "Đi theo ta."

Nói xong, hắn đưa tay ôm vòng eo thon của Kiều Từ Quang, trong nháy mắt biến mất trong khu rừng âm khí này không thấy gì nữa.

Trà lâu.

Trong lâu không có giọt nước sương mù, lại có vô số cỏ cây mạnh mẽ sinh trưởng, gần như tràn ngập tất cả không gian.

Lúc cành lá đan xen, đông đúc như trướng.

Bùi Lăng dẫn theo Kiều Từ Quang, đột nhiên xuất hiện ở đây.

Hắn tâm niệm vừa động, đã bày ra một tòa trận pháp ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, lại lấy ra [Minh Thiên Chi Vụ] che đậy cả tòa lầu nhỏ.

Làm xong tất cả, Bùi Lăng nhìn Kiều Từ Quang, đang do dự không biết phải bắt đầu như thế nào, đã thấy Kiều Từ Quang không nói nhảm bất kỳ điều gì, nàng trực tiếp rút ra cây trâm hình kiếm dài ở giữa búi tóc, ba búi tóc đen trút xuống như sương đen bốc lên, làm nổi bật mặt đẹp xanh ngọc, má lúm đồng tiền xinh đẹp, phong tình vô hạn.

Ngay sau đó, Kiều Từ Quang duỗi cánh tay ra, dùng sức ôm cổ Bùi Lăng, đôi mắt nàng lưu chuyển, ánh nước lăn tăn, tươi đẹp ngàn vạn như một đóa hoa mảnh mai nổ cạnh nước, theo gió đêm khẽ đung đưa, lặng lẽ chấm xuân thủy, mùi thơm ám doanh...

Bùi Lăng thấy vậy trong lòng rung động, không còn khách sáo, lúc này bàn tay lớn thò vào trong váy áo của nàng...

Lúc này, Kiều Từ Quang đột nhiên hỏi: "Vì sao đến bây giờ ngươi còn muốn che giấu chân dung?"

Nghe thế, Bùi Lăng lập tức nhận ra hiện tại toàn bộ khuôn mặt của hắn đều bị [Minh Thiên Chi Vụ] che chắn, đối phương không thấy cái gì.

Thế nhưng, hiện tại tu vi của Kiều Từ Quang chỉ có Phản Hư, dù cho là đại đạo Phản Hư cũng không thể nhìn thẳng vào hắn!

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Chúng ta... Không ngại chơi đặc biệt chút?"

"A?" Kiều Từ Quang khó hiểu nhìn Bùi Lăng.

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, chợt đưa tay một vòng trên hai mắt nàng, một đoạn tơ lụa màu đen lập tức che kín hai mắt nàng, đồng thời phong bế thần niệm của nàng.

Hai gò má Kiều Từ Quang lập tức ửng đỏ như máu, lại lập tức biết cái gọi là chơi đặc biệt chút là chỉ cái gì... Chỉ có điều, nàng chẳng những không có ý kháng cự, ngược lại hai tay ôm lấy cổ Bùi Lăng đột nhiên dùng sức, giữa hai người vốn có khoảng cách, lập tức trở nên thân mật khăng khít.

Bóng tối trên mặt Bùi Lăng lặng yên tán đi, răng môi đụng vào nhau, hai người lập tức phấn khích ôm hôn cùng một chỗ.

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, khí tức của Kiều Từ Quang đột nhiên bất ổn, khí huyết quanh người sôi trào, tu vi không tự chủ được nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt đã vượt qua hạn mức gánh chịu cao nhất của nàng, đau đớn dữ dội tuôn ra từ cả người, pháp lực đại loạn!

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng đẩy Kiều Từ Quang ra, sau đó duỗi ra một ngón tay điểm vào mi tâm nàng, áp chế lực lượng cuồng bạo mãnh liệt trong cơ thể nàng.

Lúc này, cả người Kiều Từ Quang như một chiếc thuyền con chìm vào sóng to gió lớn, lực lượng to lớn tràn trề xung kích, ngay cả pháp lực cũng không thể vận chuyển, nhưng theo Bùi Lăng ra tay, khí tức của nàng dần bình tĩnh lại.

Một hồi lâu sau, cuối cùng nàng đã khôi phục lại, thở dốc từng ngụm, hai gò má trắng bệch, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lại suýt nữa tự bạo mà chết!

Nhưng hiện tại khí tức ổn định, tu vi lại hơi tăng trưởng.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng cau mày, hiện tại Kiều Từ Quang tiến hành tiếp xúc bình thường với hắn lại không có việc gì.

Nhưng hơi sâu hơn chút... Đạo thể của đối phương sẽ lập tức không chịu nổi!

Như vậy, sao "Vong" lại làm được?

Đối phương có rất nhiều nam sủng cùng nữ sủng...

Cùng lúc đó, dường như Kiều Từ Quang cũng nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên truyền âm nói: "Phu quân, ta... Dùng tay..."

Chương 2587: Vi phu truyền cho ngươi một môn thủ đoạn...

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này tới gần bên tai nàng, cười thần bí nói: "Vi phu truyền cho ngươi một môn thủ đoạn, gọi là [Tiên sơn mây mưa]..."

"Bất Quy" lộ.

Không gian mênh mông như hỗn độn.

Trong ảm đạm: "Không Mông" tổ sư tay áo bồng bềnh chậm rãi bước đi, sắc mặt nàng rất bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ tức giận.

Lại là đầu pháp tắc nghịch kia!

Vừa rồi nàng định cự tuyệt, lại biến thành đồng ý!

Lần này rắc rối!

Rõ ràng đệ tử hậu bối kia của nàng có ý với Bùi Lăng!

Chỉ có điều tiên phàm khác nhau!

Không nói đến Bùi Lăng sắp thành tiên, hai người tiếp tục như vậy không thể có kết quả.

Chỉ với tu vi hiện tại của Bùi Lăng, một khi mưu đồ làm loạn với đệ tử hậu bối kia, đạo thể của đệ tử hậu bối kia căn bản không chịu nổi!

Chỉ cần hơi không cẩn thận, đệ tử hậu bối kia sẽ thân tử đạo tiêu!

Càng quan trọng hơn là, lần trước Bùi Lăng dám đùa giỡn cả nàng, căn bản là háo sắc ngập trời. Hiện tại nàng không ở đây, đệ tử hậu bối kia không thể trốn được ma thủ của hắn.

Phải nhanh đi qua "Bất Quy" lộ này!

"Trên Bất Quy lộ này không thể quay đầu, cũng không thể dừng lại.

"Nhưng trước khi ta tiến đến, không dùng chấp niệm khóa chặt phương hướng sinh lộ..."

"Hiện tại cần thời gian suy tính lối ra...

Đang nghĩ ngợi, nàng chợt nghe một giọng nói quen thuộc:

"Không Mông tiền bối đã bước vào Bất Quy lộ, tu sĩ Đại Thừa kỳ tuyệt đối không có việc gì."

"Phu quân, vậy chúng ta... Đi một chỗ yên tĩnh chờ Không Mông tổ sư?"

"Không Mông" tổ sư cau mày ngài, lập tức biết là Bùi Lăng và Kiều Từ Quang nhắc đến tên thật của nàng!

Hiện tại nàng không có chấp niệm khóa chặt phương hướng sinh lộ, nhưng lại có thể khóa chặt sinh linh nói tên thật của nàng!

Có phương hướng sinh lộ!

Chỉ có điều, đệ tử hậu bối kia cũng quá không chịu thua kém!

Lúc này nàng mới rời đi bao lâu?

Lại đã bắt đầu gọi Bùi Lăng kia là phu quân!

Nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này!

Nghĩ đến đây: "Không Mông" tổ sư lập tức tăng thêm tốc độ...

Thanh Yếu sơn.

Dãy núi nguy nga, xa gần uốn lượn vào khói xanh.

Cô cây tươi nghiên, nước chảy róc rách.

Trên một tòa đường núi không đáng chú ý, trường phong thổi ra cành lá như dòng nước "soạt" một tiếng, năm bóng người đột nhiên xuất hiện.

Năm bóng dáng này cao thấp mập ốm không đồng nhất, đều người khoác áo bào đen, không đeo trang sức, toàn bộ khuôn mặt bị mũ trùm che đậy, khí tức thu liễm tới cực điểm, mấy con thỏ rừng không có linh trí nhảy nhót qua bên cạnh bọn họ, lại không có chút cảm giác nào.

Một bóng dáng trong đó yểu điệu uyển chuyển, gió núi thổi qua nâng lên bào phục, càng có về linh lung.

Sau khi năm người xuất hiện không do dự chút nào, lập tức dọc theo đường núi, bước vào sâu trong Thanh Yếu sơn.

Xung quanh cáo thỏ hươu bào, sơn tước tạp sắc tiếp tục kiếm ăn, cho dù gặp thoáng qua bọn họ cũng không hề hay biết, dường như căn bản không nhìn thấy năm bóng người này.

Lúc này, năm cái hố sâu thẳm rộng rãi như vực sâu, đứng bên cạnh hố phóng tầm mắt nhìn tới, bờ bên kia xa xăm, trong hố bay lên hơi khói, lúc ngũ sắc xen lẫn địa hỏa phong thủy hỗn loạn không chịu nổi, rõ ràng cảm nhận được đao ý tỉnh thuần, lại có đủ loại lực lượng pháp tắc tán loạn tiêu tán tứ phương.

Năm người dừng bước nhìn vào trong hố.

Một bóng dáng cao gầy trong đó thản nhiên mở miệng: "Nơi đây là lúc Thánh Tử và Yêu Đế đại chiến tạo ra."

Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng thấp bé như hài đồng nói:

"Hơn nữa, Thánh Tử chiếm ưu thết"

Bóng dáng nữ tử kia nói: "Xem ra, Yêu Đế còn suy yếu hơn tưởng tượng của chúng ta."

Người cầm đầu thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Tiếp tục đi tới."

"Trước khi Yêu Đế phát hiện chúng ta, nhất định phải tiến vào Ngu Uyên."

Bốn người khác đều gật đầu: "Đi!"

Năm người rời khỏi bên cạnh mép hố, im hơi lặng tiếng tiếp tục đi tới.

Bóng đêm càng sâu.

Từng tầng xanh tươi chen chúc trên vùng bỏ hoang bao la, sương mù màu máu cuồn cuộn tản khắp như huyết hải cuồn cuộn, vô cùng vô tận, tùy ý lan tràn.

Năm bóng dáng điểm tiêu phật liễu, nhanh chân đi ra từ trong rừng rậm.

Người cầm đầu nhìn về phía huyết vụ cách đó không xa, tâm niệm vừa động, trong tay áo lập tức bay ra vài tấm phù lục đặc chế, bắn vào trong sương mù.

Chỉ một thoáng, huyết vụ nhanh chóng sôi trào, một cánh cửa ra vào huyết sắc không tự chủ được xuất hiện, ầm vang mở rộng!

Năm bóng dáng không do dự, lập tức chui vào trong đó.

Trong chớp mắt bước vào cánh cửa ra vào, cảnh tượng xung quanh năm người thay đổi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đất cực kỳ rộng lớn, hoang vu, tĩnh mịch, lạnh lẽo, cổ xưa...

Khí tức không hợp với ngoại giới, dường như đến từ xa xưa tang thương, trong mơ hồ làm năm người cảm thấy vô số địch ý bay lên!

Phương thiên địa này chán ghét vứt bỏ bọn họ!

Chỉ có điều, có lẽ đã phí hoài thời gian ở bên trong quá lâu, cho dù phần chán ghét mà vứt bỏ này đến từ nơi đây, mỗi một đất cát đều tràn đầy địch ý với bọn họ, nhưng lực lượng lại cực kỳ suy yếu, đã không thể ảnh hưởng đến bọn họ.

Vùng bỏ hoang mênh mông vô bờ, vòm trời ảm đạm, nơi xa như điểm cuối của phương thế giới này, có cự mộc mọc thẳng ra từ dưới đáy vực sâu, cành lá tản ra bốn phương, vô cùng rộng rãi, chính là Tâm Mộc!

Chương 2588: Tầm Mộc ra tay

Lúc này, phía trên Tâm Mộc vẫn quan tài từng đống: "Trường Hữu" da lông ảm đạm nghi lại đầu cành, đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Trường Hữu" và Tâm Mộc đều tản ra khí tức suy vi dày đặc như sinh mệnh đã đi đến điểm cuối cùng, ngọn lửa sinh mệnh như nến tàn trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Phát hiện có tu sĩ nhân tộc xâm nhập Ngu Uyên: "Trường Hữu"

lập tức mở to mắt nhìn năm bóng người kia, giữa phương thiên địa này như có một loại đại khủng bố đột nhiên thức tỉnh!

Khí thế mênh mông nhét đầy càn khôn.

Thấy đã thuận lợi đến Ngu Uyên, lúc này năm bóng dáng cũng không tiếp tục ẩn giấu, lực lượng mênh mông bộc phát lên, áo bào đen lập tức hóa thành tro bụi.

Năm bóng dáng đều là Đại Thừa!

Giọng Yêu Đế lạnh băng rộng lớn: "Trọng Minh tông!"

Tiếng nói vừa dứt, Tâm Mộc khổng lồ hơi lay động, trên tán cây rộng lớn như một phương thế giới, tất cả quan tài bắt đầu mở ra!

Ngay lúc này, năm tên tổ sư Trọng Minh tông đồng thời đưa tay, đánh ra một pháp quyết khí tức lạnh lẽo.

Một vòng màu vàng nhàn nhạt như khói như sương, lấy năm người làm trung tâm, ầm vang bay lên!

Cứ như giao long thăng thiên, lại như một hạc trùng tiêu, sương mù màu vàng kim nhạt vừa xuất hiện lập tức chiếu rọi toàn bộ vòm trời, tất cả mọi thứ đều dát lên một tầng phấn vàng.

Màu vàng kim nhạt che ngợp bầu trời, trong lúc mơ hồ phác hoạ ra hình dáng quan tài.

Trong tối tăm có một luồng áp lực mờ mịt như không có nhưng lại uy nghiêm cuồn cuộn vô hình, tràn trề giáng xuống, nhét đầy càn khôn.

Tất cả quan tài trên Tâm Mộc lập tức dừng mở ra.

Đây là tiên thuật, [Kim Quan Táng Thế] !

Vừa vặn khắc chế Tầm Mộc hiện tại!

Lúc ấy "Phúc Túy" truyền xuống môn tiên thuật này, tự có thâm ý!

Đầu cành Tâm Mộc: "Trường Hữu" ép bốn tai ra sau, đôi mắt lạnh băng không có bất kỳ cảm xúc gì đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy xuống Tầm Mộc, thân còn ở giữa không trung đã đánh ra một quyền về phía bọn họ ở đằng xa.

Quyền phong lạnh thấu xương hạo đãng, mang theo sát ý cao ngất, chưa tới gần đã chấn động cả vùng, bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, như núi, như nhạc, như lưỡi dao khổng lồ!

Uy áp kinh khủng đánh thẳng vào đạo tâm.

Bốn tên tổ sư "Tinh Hận": "Anh Nanh": "Liệu Khuể': "Hoài Phố"

đồng thời đưa tay, ôm đồm vào trong hư không.

Quyền kình cuồn cuộn lập tức bị chia làm bốn phần, bị bốn người giải quyết.

Uy áp và sát ý lập tức đảo ngược quay về, tấn công về phía "Trường Hữu", Vào lúc này: "Phục Cùng" ra tay, trong đôi mắt hắn ta màu mực phun trào, như là thủy triều tràn ra hốc mắt, tùy ý tràn ngập hư không, có ngọn lửa đen nhánh cháy hừng hực.

Trong chớp mắt ngọn lửa đen điểm đốt, hư không quanh Tầm Mộc lập tức duỗi ra hàng ngàn hàng vạn quỷ thủ to lớn khí lạnh sâm nhiên.

Những quỷ thủ này khí tức mênh mông, uy thế bức người, nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh.

Mỗi một quỷ thủ lập tức nắm lấy một bộ quan tài.

Chợt bắt đầu phát lực.

Quan tài lập tức khẽ động, thân cành Tầm Mộc uốn lượn như cây cung kéo căng, lại từ đầu đến cuối không đứt gãy.

Đông!

"Trường Hữu" giẫm mạnh xuống đất, cả vùng đột nhiên chấn động, bụi bặm bắn tung toé cuồn cuộn.

Hắn ta lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng cuồn cuộn, ngang nhiên vung trảo, đánh bay bốn đạo quyền phong đập vào mặt, sau đó lập tức hóa thành một tia ô quang, đánh về phía "Phục Cùng".

Bốn tên "Tinh Hận" tổ sư không do dự, lập tức ngăn trước người "Phục Cùng", pháp quyết trong tay biến ảo, bên cạnh ầm vang lấy ra từng kiện pháp bảo bản mệnh, khí tức lạnh lẽo tanh tưởi nhanh chóng tản khắp.

Đủ loại thần thông thuật pháp, pháp tắc phù lục như mưa to gió lớn lao về phía "Trường Hữư.

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Ngay chớp mắt bốn tên tổ sư ngăn chặn "Trường Hữu": "Phục Cùng" tiếp tục đưa tay trái ra, bắt đầu ép kéo quan tài phía trên Tâm Mộc!

Tạch tạch tạch...

Tiếng cành đứt gãy rợn người không ngừng truyền ra, chỗ nối liền của mấy cỗ quan tài cố nhỏ với Tâm Mộc lập tức xuất hiện vết rách rõ ràng, lại đang không ngừng mở rộng.

Dường như ngay sau đó những quan tài này và thể xác hồng hoang trong đó, sẽ hóa thành đồ của "Phục Cùng"!

Nhưng đúng lúc này, bóng dáng "Trường Hữu" còn đang lao vùn vụt đột nhiên sinh cơ diệt hết, hóa thành một bộ thể xác không có chút khí tức nào, trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung.

Cùng lúc đó, trong cơ thể Tầm Mộc xuất hiện một sợi sinh cơ vô cùng yếu ớt.

Phương thiên địa này chớp mắt biến ảo.

Khí tức cổ xưa, tang thương, huyết tỉnh, đã man, bi thương... Vô cùng nặng nề, như đến từ thượng cổ xa xôi, thoáng cái vượt qua mà tới!

Trên trời cao mênh mông vàng rực nhanh chóng ảm đạm, bầu trời cũ kỹ lại xuất hiện, sự chán ghét mà vứt bỏ của phương thiên địa này với năm vị tổ sư Trọng Minh tông lập tức tăng vọt!

Sự ác ý, chán ghét, căm hận, vứt bỏ, nguyền rủa, oán độc... Nồng đậm như thực chất, như giòi trong xương đến từ bốn phương tám hướng, từ mỗi một hạt tro bụi, mỗi một khối đá vụn, từ trong tối tăm như sóng to gió lớn nhào về phía năm vị tổ sư Trọng Minh tông, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao trùm bọn họ.

Tâm Mộc từ vực sâu thẳng tắp mà ra, ầm vang thay đổi!

Chương 2589: Tâm Mộc ra tay (2)

Nó vẫn vô cùng to lớn, nguy nga hùng tráng, cành lá vươn ra bốn phương, chỉ có điều thân cành vốn chỉ khô héo bình thường, lúc này lại rủ xuống vô số tơ lụa ám lục như khói như liễu, hình dáng rất lưu luyến.

Phía trên tơ lụa lấm ta lấm tấm nảy mầm, như mầm lá xanh biếc lặng lẽ xuất hiện vào ngày xuân.

Khí tức ảm đạm, kinh khủng, bạo ngược, hỗn loạn đột nhiên bắn ra!

Tơ lụa khó mà tính toán nhúc nhích như trùng, trên đó sinh ra từng cái nhọt máu, trong nhọt mở ra từng đôi mắt trắng đục, lạnh lùng nhìn về phía năm tên tổ sư Trọng Minh tông.

Đám người "Phục Cùng" lập tức pháp lực đại loạn, khí huyết quanh người như bị một luồng lực lượng cường đại cách không thu lấy, nhanh chóng suy bại.

Quỷ thủ đầy trời, toàn bộ nhiễu sóng vặn vẹo, hoặc hóa thành hình thù kỳ quái, tán loạn trong tiếng kêu rên cuồng loạn; hoặc mọc đủ loại tứ chi, sụp đổ từng chút một; hoặc mọc ra từng cái đầu lâu, đều có chủ trương, trong chớp mắt tiêu vong...

Tất cả quan tài lại bắt đầu mở ra, màu vàng rực áp chế phương thiên địa này đều thối lui.

"Hỗn Độn thái!"

Trong lòng năm tên tổ sư lập tức giật mình, hoàn toàn không ngờ Tầm Mộc đã như là nến tàn trong gió vẫn còn có thể dùng ra lực lượng cường đại, gần như tiên nhân!

Ngay sau đó, giọng nói cổ xưa hùng vĩ của Yêu Đế lập tức vang vọng phương thiên địa này: "Người tự ý vào Ngu Uyên, chết!"

Giọng nói này hỗn loạn không chịu nổi, bén nhọn chói tai như ẩn chứa sự tà ác và hắc ám mà thế giới này không thể tưởng tượng, dường như bất kỳ sinh linh gì nghe được tiếng nói này, sẽ không bị khống chế đọa hóa thành điên dại.

Cùng lúc đó, trăm tỉ tỉ tơ lụa phía trên Tầm Mộc càn quét xuống, nhọt máu cuồn cuộn bắn ra như mưa...

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Trên đất trống trong rừng rậm, sắc trời tươi đẹp vẩy xuống từ ngọn cây, xuyên qua cành lá đông đúc, chiếu rọi trong rừng.

Búi tóc dài của Kim Tố Miên hơi có vẻ lộn xộn, không biết hoàng nhu váy lục dính chút dơ bẩn từ nơi nào, lúc này trong tay bấm pháp quyết, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đan lô trước mặt, đang không quan tâm chuyện gì luyện chế một loại đan được hoàn toàn mới.

Ở bên cạnh nàng, một bộ áo xanh nhanh nhẹn tinh khiết, chính là Dược Thanh Anh.

Quan sát một đoạn thời gian, xác định Kim Tố Miên đã ghi nhớ đan phương, tạm thời chỉ cần phải luyện tập nhiều hơn, không nghi ngờ nào khác, Dược Thanh Anh khẽ gật đầu.

Bên Kim Tố Miên đã không có vấn đề.

Nhân lúc này, đi gặp Long Bá Chiến Vương một chút, biết rõ trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Nghĩ tới đây, bóng dáng Dược Thanh Anh yên tĩnh biến mất.

Lam Kinh.

Tổng lâu Thiền Lâu.

Tầng cao nhất.

Thư phòng.

Lâu chủ Thiền Lâu ngồi ngay ngắn sau án thư, đang chuyên tâm phê duyệt công văn, đột nhiên trên đất trống cách hắn ta không xa, không gian hơi rung động, một bóng dáng áo xanh nhẹ nhàng đi ra.

Thấy người đến, Lâu chủ Thiền Lâu ngẩn ngơ, sau đó lập tức buông bút son xuống, đứng dậy hành lễ nói: "Hạ quan bái kiến Dược tiền bối!"

Dược Thanh Anh gật đầu, chợt trực tiếp hỏi: "Bây giờ Long Bá Chiến Vương ở nơi nào?"

Lâu chủ Thiền Lâu vội vàng nói: "Kính xin Dược tiền bối ngồi ở đây một chút, hạ quan sẽ đi tìm hiểu cho tiền bối:

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, xung quanh án thư lập tức dâng lên từng tầng mây khói, như mặt trời dâng lên trên mặt hồ phủ sương mù loãng.

Trong sương mù, từng ký hiệu nhanh chóng nhảy nhót, không ngừng biến ảo.

Lâu chủ Thiền Lâu tập trung nhìn mấy ký hiệu trong đó, đầu ngón tay hơi kết động như đang suy tính, trong giây lát hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Dược Thanh Anh, nói: "Dược tiền bối, nơi cuối cùng Long Bá Chiến Vương xuất hiện là Thanh Yếu sơn."

Nghe vậy, Dược Thanh Anh lập tức hỏi: "Long Bá Chiến Vương vẫn chưa rời khỏi Thanh Yếu sơn?"

Lâu chủ Thiền Lâu lắc đầu, nói: "Không thể xác định."

"Mặc dù Thiền Lâu tin tức khá linh thông, nhưng đối với tung tích của sự tồn tại Độ Kiếp kỳ trở lên, cũng không cách nào tính toán chính xác."

"Ví dụ như lần trước Dược tiền bối trở về từ Thanh Yếu sơn, Thiền Lâu cũng không có thu được bất cứ tin tức gì."

Dược Thanh Anh gật đầu nói: "Ta đã biết, lần này làm phiền"

Lâu chủ Thiền Lâu vội vàng nói: "Tiền bối nói quá lời! Nhưng không biết tiền bối đến đây, còn có gì phân phó?"

"Không có."

Tiếng nói vừa ra, bóng dáng Dược Thanh Anh đã hoàn toàn biến mất từ trong Thiền Lâu.

U Tố mộ.

Trà lâu.

Một lùm cành lá đen nhánh, xen lẫn thành tòa, phiến lá rộng lớn có tơ vàng khảm nạm, lạnh lẽo khúc xạ ánh sáng như lộng lẫy.

Bùi Lăng tóc dài rối tung, vạt áo mở ra, hơn phân nửa lồng ngực cối trần, ngồi trên cao.

Trong ngực hắn, Kiều Từ Quang váy sam tán loạn tựa sát, hai gò má nàng đỏ hồng, ánh mắt mê ly, phong quang kiều diễm.

Vẻ mặt Bùi Lăng thoả mãn, bàn tay lớn tùy ý đi khắp trên người nàng.

Sắc mặt Kiều Từ Quang đỏ bừng, theo động tác của hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu yêu kiều.

Hai người quấn quýt si mê, thể xác tinh thần đều say, đã sớm quên mất "Không Mông" tổ sư.

Lúc này, Kiều Từ Quang đột nhiên ngẩng đầu lên, da thịt vốn óng ánh như tuyết của nàng lại hiện ra màu ửng đỏ như hoa đào, hai con ngươi như Hắc Diệu Thạch dính nước sáng lạ thường, nhìn qua Bùi Lăng hỏi: "Ngươi... Những năm qua ngươi... A... Nhưng...

Ừ... Có bao giờ nghĩ tới ta?"

Chương 2590: "Không Mông" tiền bối sẽ không biết!

Lúc này Bùi Lăng nói: "Tất nhiên!"

"Mỗi giờ mỗi khắc, sớm sớm chiều chiều, ta đều nhớ đến ngươi..."

"Trong ngày xuân, ta thấy trăm cỏ nảy mầm, vạn vật khôi phục, nghĩ đến năm đó ở Vạn Hủy hải, ngươi và ta vừa gặp đã yêu..."

"Trong ngày mùa hè, nắng gắt giữa trời, thiêu đốt vạn dặm, ta nghĩ đến dung nhan của ngươi sáng rực như lửa, trong ngàn vạn người cũng liếc nhìn chỉ có thể nhìn thấy ngươi..."

"Trong ngày mùa thu, vạn sơn hồng biến, mù sương túc sát, khiến ta nghĩ đến lúc trước kề vai chiến đấu, ngươi ra tay..."

"Trong ngày mùa đông..."

"Nói tóm lại, từ khi ngươi và ta từ biệt ở Mạc thành, một ngày như ba thu, mỗi một hơi thở đều vô cùng dày vò với ta..."

Nghe vậy, trong lòng Kiều Từ Quang lập tức trầm tĩnh lại, lần trước gặp hồ yêu bị Bùi Lăng vứt bỏ ở Thanh Yếu sơn, còn nói chủ nhân chưa từng nhắc tới nàng, đúng là nói linh tinh!

Nàng nhớ Bùi Lăng, Bùi Lăng cũng nhớ nàng, chính là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp.

Con đường đại đạo dài dằng dặc, cho dù trường sinh cửu thị, giúp đỡ thiên hạ mới là sự theo đuổi căn bản nhất của tu sĩ, nhưng trên đạo đồ có thể có một người tri tâm nâng đỡ lẫn nhau, dắt tay đi qua năm tháng mênh mông, sao lại không phải một chuyện may mắn?

Lúc này, Bùi Lăng nói tiếp: "Việc Bạch Thảo trấn lần trước, ta cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm, vì vậy lập tức buông xuống rất nhiều chuyện quan trọng ở Trọng Minh tông và U Tố mộ, nhanh chóng khởi hành đến tìm ngươi."

"Lúc đó, ta đã suy nghĩ, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta nên làm thế nào cho phải?"

"Cũng may, cuối cùng ngươi bình an vô sự, cuối cùng ta mới nhẹ nhàng thở ra..."

Nghe vậy, trong lòng Kiều Từ Quang lập tức ấm áp, một loại cảm xúc hừng hực lập tức tràn đầy trong lòng nàng, nhanh chóng chảy xuôi cả người như đưa thân vào vạn hoa nở rộ, hà thải đầy trời sáng chói sôi nổi, nàng càng thêm phối hợp sử dụng [Tiên sơn mây mưa], vừa quyết định, tiếng nói kiên định: "Phu quân đối xử với ta thật sự tình thầm nghĩa trọng! Đã vậy, ta sao có thể cô phụ phu quân?"

"Nếu phu quân nguyện ý, hiện tại ta sẽ từ bỏ vị trí chân truyền Tố Chân Thiên, cùng ngươi từ đây nắm tay nhau cả đời!"

Từ bỏ vị trí chân truyền?

Nắm tay hắn cả đời?

Điều này...

Hắn cũng rất muốn, nhưng nếu để Lệ sư tỷ biết việc này...

Ừ... Trong Tâm Ma kiếp lần trước của hắn, Lệ sư tỷ đã lột da của Tư Hồng Khuynh Yến và Yến Minh Họa...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Tuyệt đối không thể!"

"Ngươi và ta lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên phải cân nhắc cho nhau."

"Tâm ý lần này, mặc dù ta trăm lợi không một hại, nhưng đối với ngươi lại cực không công bằng"

"Tu sĩ chúng ta, đại đạo trường sinh mới là quan trọng nhất"

"Lấy tư chất của ngươi, còn có địa vị ở Tố Chân Thiên, chưa hẳn không có phần trong tiên đồ lần này, nếu vì ta mà bị mất, đạo tâm của sao yên tĩnh được?"

"Năm tháng sau này còn rất dài, bởi vì cái gọi là lưỡng tình nhược thị cửu trường, sao có thể sớm sớm chiều chiều. Chỉ cần ngươi cẩn thận tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể đường đường chính chính ở cùng một chốt"

Nghe lời này, Kiều Từ Quang lập tức lấy lại tinh thần, vừa rồi mình quá xúc động!

Tu sĩ không giống với phàm nhân, hiện tại Bùi Lăng đã là cảnh giới Độ Kiếp.

Nếu tương lai nàng không thể trưởng sinh cửu thị, cho dù thọ nguyên kéo dài, cuối cùng cũng hóa thành một nắm cát vàng.

Đến lúc đó, dù không nðỡ bao nhiêu, tình cảm bao nhiêu, kiên trì bao nhiêu, cũng không bù được năm tháng vô tình, thời gian cuồn cuộn...

Chỉ có trường sinh!

Chỉ có thành tiên!

Đồng thọ cùng trời đất, sáng cùng nhật nguyệt, hóa phàm thành tiên, danh tái bất hủ, hai người mới có thể chân chính nắm tay nhau!

Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang lập tức rất nghe lời hai gò má dựa vào lồng ngực Bùi Lăng, nhu thuận nói: "Vậy nghe theo phu quân..."

Nói đến chỗ này, nàng lại nghĩ tới điều gì đó, giọng nói nhỏ nhẹ lại hỏi: "Nếu để Không Mông tổ sư phát hiện việc của chúng ta thì làm sao bây giờ?"

Lúc này Bùi Lăng ở trên người nàng vỗ một cái, tràn ngập tự tin cười nói: "Yên tâm!"

"Nơi đây là U Tố mộ"

"Hiện tại phu quân là một trong tam vương U Tố mộ."

"Đừng nói Không Mông tổ sư, dù là hai vị cấm kỵ khác, hiện tại cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì..."

Vừa nói xong, một bóng hình xinh đẹp hà váy nguyệt bí, yên tĩnh ung dung đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

Bóng dáng nàng mờ mịt như mặt hồ đêm hè, phiêu đãng vỡ nát, có vẻ đẹp không vung đi được.

Chính là "Không Mông" tổ sư!

Nàng đã đi hết "Bất Quy" lội Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, bàn tay lớn vẫn đi khắp trên người Kiều Từ Quang cũng không khỏi dừng lại.

Chỉ có điều, hai mắt Kiều Từ Quang bị che kín, thần niệm bị phong, lại căn bản không biết "Không Mông" tổ sư đã xuất hiện cách đó không xa, nàng phát hiện động tác của Bùi Lăng dừng lại, lúc này tưởng Bùi Lăng lại muốn chơi kiểu đặc biệt gì đó, lập tức càng thêm cố gắng sử dụng [Tiên sơn mây mưa 1...

Chương 2591: Kiều Từ Quang chưa hề vào U Tố mội!

Thế là: "Không Mông" tổ sư vừa đi ra từ "Bất Quy" lộ, đã thấy trong căn phòng ảm đạm xuân quang đầy mắt, trên bảo tọa cành lá đen nhánh xen lẫn, Bùi Lăng khí thế to lớn ngồi đó, đệ tử hậu bối kia của mình đang dựa sát vào trong ngực hắn, tóc dài rối tung, quần áo không chỉnh tề, nửa đậy trong sáng, hai gò má ửng hồng, đang nghĩ trăm phương ngàn kế hầu hạ Bùi Lăng...

Sắc mặt "Không Mông" tổ sư trầm xuống, nàng khí tức âm vang bộc phát, sát ý cao ngất xông lên trời xanh, trong nháy mắt khóa chặt Bùi Lăng!

"khụ khụ!"

Bùi Lăng vội vàng vội ho một tiếng, muốn nhắc nhở Kiều Từ Quang.

Nhưng ngay sau đó Kiều Từ Quang đã hiểu sai ý, lúc này cối xuống khinh sam còn sót lại trên đầu vai, khinh sam màu trắng như là một mảnh tuyết bay rơi, bị nàng tiện tay khoác lên lan can bảo tọa của Bùi Lăng, cứ thế không mảnh vải che thân bắt đầu tiếp tục hầu hạ...

Bùi Lăng tê cả da đầu, đang muốn giải thích cái gì đó, ngay sau đó...

"Chết!"

"Không Mông" tổ sư không do dự chút nào, trực tiếp đánh một chưởng về phía hắn, chưởng phong lạnh thấu xương, cỏ cây xung quanh nhanh chóng mọc lên, trong nháy mắt vạn vật hoa nở, cẩm tú xán lạn, khí tức tươi đẹp xông ra toàn bộ trà lâu u ám ảm đạm như là đại dương mênh mông vô hình, chưởng kình cô đọng như một sợi dây lại vì để phòng làm Kiều Từ Quang bị thương, cố ý khống chế lực lượng và phạm vi.

Oanh!"

Chưởng kình chưa đụng vào Bùi Lăng, lúc này bị một đạo đao khí huyết sắc trảm diệt.

"khụ khụ... Không Mông tiền bối, ngươi nghe ta giải thích... Bùi Lăng vội vàng mở miệng, [Minh Thiên Chi Vụ] như là suối phun tiêu tán ra từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hóa thành một tầng bào phục màu đen, khoác ở trên người Kiều Từ Quang.

Cùng lúc đó, cuối cùng Kiều Từ Quang cũng kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt nàng đỏ lên, trong chốc lát không rảnh quan tâm đứng lên từ trong ngực Bùi Lăng, lập tức vội vàng nói:

"Đệ tử bẩm Không Mông tổ sư, vừa rồi đều là đệ tử tự nguyện, không liên quan đến Bùi Lăng!"

Thấy đệ tử hậu bối này bị Bùi Lăng ăn sạch sẽ: "Không Mông" tổ sư càng tức giận, lúc này không hề nói nhảm, khí tức cả người nàng đột nhiên biến mất toàn bộ, dường như trong nháy mắt hóa thành một phàm nhân không có chút tu vi nào.

Hoàn cảnh quanh mình lập tức thay đổi theo!

Đóa hoa nở rộ vì xuất chưởng lập tức tiêu tán.

Khí tức tươi đẹp không còn sót lại chút gì.

Khí tức âm u lạnh lẽo đặc biệt của U Tố mộ lại gào thét tới, nhét đây cả tòa lầu các.

Cùng lúc đó, tu vi trong cơ thể Kiều Từ Quang đột nhiên tan thành mây khói, cũng hóa thành phàm nhân không có bất kỳ tu vi gì, Bùi Lăng cũng tu vi giảm nhiều, pháp lực bắt đầu tản khắp...

Đây là [Vô Pháp Thiên Ấn] !

Chính là một trong những thủ đoạn độc môn của Tố Chân Thiên!

Nhưng ngay lúc tu vi của Bùi Lăng cũng sắp tiêu tán toàn bộ, tất cả xung quanh đột nhiên đứng im.

Bùi Lăng đột nhiên bình thản nói với Kiều Từ Quang: "Không nên động."

Kiều Từ Quang lập tức không nhúc nhích như một pho tượng.

Mảnh không gian trong tầm mắt lập tức khôi phục, nhưng ngay sau đó lại như bức tranh đứng im.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên đưa tay nhặt váy sam ngổn ngang lộn xộn dưới chân, mặc từng món cho Kiều Từ Quang.

Toàn bộ quá trình, Kiều Từ Quang rất nghe lời giữ nguyên một động tác, không động đậy chút nào, tất cả xung quanh đều duy trì đứng im, chỉ có Bùi Lăng không bị ảnh hưởng.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng mặc chỉnh tề cho Kiều Từ Quang, chợt đưa tay nhẹ nhàng đẩy, Kiều Từ Quang lập tức bị một luồng lực nhu hòa trực tiếp đẩy ra U Tố mộ.

Nàng vừa biến mất, tất cả xung quanh lập tức khôi phục trật tự ban đầu.

Tất cả nơi đây đều hóa phàm!

Đại trận do Bùi Lăng bố trí lúc dẫn Kiều Từ Quang đi vào ầm vang tiêu tán, [Minh Thiên Chi Vụ] không thấy tăm hơi, kéo theo khí tức của hắn cũng nhanh chóng hạ xuống như hóa thành một người phàm bình thường.

Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng mới không chút hoang mặc quần áo tử tế cho mình.

Thấy Bùi Lăng đưa Kiều Từ Quang đi: "Không Mông" tổ sư lập tức lạnh nhạt nói: "Ngươi đưa đệ tử tông ta đi nơi nào?"

Bùi Lăng ôn hòa nói: "Không Mông tiền bối nhớ nhầm, Kiều Từ Quang Kiều đạo hữu chưa từng tới U Tố mộ."

Vừa nói xong: "Không Mông" tổ sư lập tức cảm thấy dường như mình quên đi cái gì đó, nàng nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, trong ký ức hình như Kiều Từ Quang thật sự không tới U Tố mộ?

Thế nhưng...

Vì sao một mình nàng ở lại U Tố mộ lâu như vậy?

Hơn nữa, Bùi Lăng vừa mặc quần áo lên, chắc chắn nơi này từng xảy ra chuyện gì đó!

Là pháp tắc của đối phương?

Thế nhưng... Nàng đã dùng [Vô Pháp Thiên Ấn], đối phương không thể dùng đến pháp tắc mới đúng!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Không Mông" tổ sư lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi nói dối!"

"Vừa rồi ngươi đã ôm một nữ nhân ở nơi này!"

"Nếu không phải đệ tử tông ta, vậy người kia là ai?"

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng.

"Người gỗ" là pháp tắc bản nguyên, vì vậy vừa rồi "Không Mông"

tổ sư không thể chống cự.

Nhưng hiện tại đầu pháp tắc "Quên" này còn không phải "Bản nguyên", mặc dù thực lực hiện tại của hắn đã vượt qua đối phương, nhưng dù sao trên mặt tu vi cũng thấp hơn đối phương một cảnh giới lớn.

Chương 2592: Kiều Từ Quang chưa hề vào U Tố mội (2)

Đối phương có thể chống cự đầu pháp tắc "Quên" này ở một mức độ nào đó!

Chuyện này liên quan đến danh tiết của Kiều Từ Quang, không thể để "Không Mông" tổ sư biết chân tướng!

Phải tìm lý do thích hợp...

Tư Hồng Khuynh Yến?

Không được!

Tư Hồng Khuynh Yến cũng ở trong toà lầu nhỏ này, nhưng đối phương còn đang luyện hóa kiếp lực...

Hơn nữa ngoại trừ Kiều Từ Quang và Tư Hồng Khuynh Yến, nữ nhân nơi này chỉ còn lại một người...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nhẹ gật đầu, lập tức nói: "Không sai"

"Đúng là vừa rồi ta có ôm một nữ nhân"

"Nữ nhân kia... Là Không Mông tiền bối!"

Nghe vậy: "Không Mông" tổ sư lập tức khẽ giật mình, còn không kịp tức giận đã thấy trong ngực Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện một nữ tử hà váy nguyệt bí, dung mạo khuynh quốc, yên tĩnh ung dung.

Nữ tử kia mặt mày tinh xảo, mặt đẹp xanh ngọc, cẩm tú váy sam không chút che giấu hào quang của nàng, ngược lại càng làm nổi bật diễm sắc tuyệt thế, mặt mày thướt tha. Khí tức quanh người tươi đẹp như thiểu quang ba tháng mùa xuân, gieo rắc nhân gian.

Hư không bên cạnh nàng như có vạn hương hoa ủng, tùy thời tùy chỗ sẽ nở rộ vì một cái nhăn mày một nụ cười.

Cả người như một màn long trọng ung dung tuyệt đại phong hoa.

Nữ nhân trong ngực Bùi Lăng... Đúng là nàng!

"Không Mông" tổ sư đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, đang êm đẹp vì sao nàng muốn ngồi trong ngực Bùi Lăng?

Nàng cau chặt hàng lông mày kẻ đen, lập tức cảm thấy nơi nào đó có một ít vấn đề, bắt đầu nhanh chóng nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra...

Lúc mới bắt đầu, nàng nhận được bẩm báo nói là có đệ tử bị nhốt ở Thanh Yếu sơn, cầu cứu tông môn.

Thế là nàng rời khỏi Tố Chân Thiên đuổi tới bên ngoài Thanh Yếu sơn, thấy Lưu Lam hoàng triều "Chiêu Dung" cũng tiến đến cứu viện hậu bối.

Bởi vì Thanh Yếu sơn đã bị Yêu Đế phong tỏa hoàn toàn, hai người chỉ có thể đứng bên ngoài chờ thời cơ.

Về sau, nàng bị nhốt ở Thanh Yếu sơn, chợt suy tính ra điểm yếu phong tỏa của Yêu Đế, vì Bùi Lăng mở ra lối đi mà tiến vào U Tố mộ.

Về sau chạm mặt với cấm kỵ, nàng phái ra hóa thân đưa toàn bộ những sinh linh khác ra ngoài, hình như khi đó Kiều Từ Quang đã không ở trong U Tố mộ?

Sau đó, một mình nàng ở lại U Tố mộ, đứng yên thật lâu thật lâu trong khu rừng âm khí...

Sau đó trước đây không lâu, Bùi Lăng xuất hiện để nàng đi "Bất Quy" lộ mới có thể rời khỏi U Tố mộ...

Thế là, nàng bước lên "Bất Quy" lộ, thông qua Bùi Lăng nhắc đến tôn hiệu của nàng để xác nhận phương hướng sinh lộ, đi ra...

Lại sau đó, nàng bỏ đi váy sam ngồi trên người Bùi Lăng, hầu hạ đối phương?

Cái này...

Vì sao nàng phải làm như vậy?

"Không Mông" tổ sư trực giác có cái gì đó không đúng, từ đầu đến cuối lại không tìm thấy chỗ không đúng.

Nghĩ đi nghĩ lại, sát ý trong mắt "Không Mông" tổ sư dần tán đi.

Khí tức của nàng dần khôi phục, ý tươi đẹp lại tràn ngập cả phòng, tử khí âm u lạnh lẽo lập tức bị đuổi tản ra trống không.

Trong trà lâu, linh cơ chầm chậm sinh sôi, thảm thực vật hình thù kỳ quái, âm u lạnh lẽo cũng lặng yên bình thản yên tĩnh chuyển hóa.

Toàn bộ mảnh không gian này khôi phục như lúc ban đầu.

Đại trận tiếp tục vận chuyển, [Minh Thiên Chỉ Vụ] lại hiện ra.

Thấy "Không Mông" tổ sư giải trừ [Vô Pháp Thiên Ấn], Bùi Lăng lập tức yên lòng, lúc này tiện tay vung lên, tán đi phục khắc thể "Không Mông" tổ sư trong ngực.

Trong [Vô Pháp Thiên Ấn], vốn tất cả tu sĩ hóa phàm không thể dùng ra bất kỳ thủ đoạn và pháp tắc gì.

Chỉ có điều, vừa rồi "Không Mông" tổ sư triển khai [Vô Pháp Thiên Ấn], hắn đã dùng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang mình thành người đã từng trúng [Vô Pháp Thiên Ấn], không có tu vi Lúc hắn Hợp Đạo kỳ đã có thể dùng [Thực Nhật bí lục] lừa cả quy tắc thiên địa.

Hiện tại tu vi đã tiến vào Độ Kiếp, hơn nữa còn độ tám mươi mốt trận đạo kiếp, lúc này thi triển ra [Thực Nhật bí lục], tất nhiên có thể lừa qua trật tự trong [Vô Pháp Thiên Ấn] của "Không Mông" tổ sư!

Bởi vậy, vừa rồi trông như hắn không có bất kỳ tu vi gì giống đối phương, thực tế lại không giống lúc trước ở trong [Vô Pháp Thiên Ấn], có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì!

Vừa rồi "Không Mông" tổ sư trong ngực hắn là dùng đầu pháp tắc "Chúng" này phục khắc ra phục khắc thể, sau đó phục khắc thể sử dụng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang thành "Không Mông" tổ sư!

Đúng vậy, hắn dùng phục khắc thể "Không Mông" tổ sư thay thế "Không Mông" tổ sư thừa nhận tất cả chuyện vừa rồi!

Hai đầu pháp tắc "Quên" và "Chúng" này đều không phải bản nguyên, nhưng cùng sử dụng...

Hiện tại "Không Mông" tổ sư sát cơ diệt hết, chủ động giải trừ [Vô Pháp Thiên Ấn], rất hiển nhiên cho dù là loại Đại Thừa như đối phương, cũng khó có thể chống cự sau khi uy năng hai đầu pháp tắc này xếp chồng lên nhau!

"Không Mông tiên bối, ngươi đã đi hết Bất Quy lộ, có thể rời khỏi U Tố mộ. Bùi Lăng thản nhiên nói, dường như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Oanh! !!

Một bàn tay trắng bệch siết chặt thành nắm đấm đột nhiên đánh mạnh vào chỗ tựa lưng trên bảo tọa của Bùi Lăng.

Chương 2593: Có thể một, không thể hai

"Không Mông" tổ sư lập tức xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, nàng khí cơ bừng bừng phấn chấn, tóc dài không gió mà bay, váy dài phồng lên, khí thế quanh người xông lên trời không, uy áp kinh khủng ầm vang giáng xuống!

Vốn nàng như làn nước ba tháng mùa xuân, sóng mắt liễm diễm mềm mại, lúc này như huyền băng vạn năm, rét lạnh đáng sợ nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói lạnh băng: "Việc có thể một, không thể hai!"

"Ngươi làm nhục ta ở Thanh Yếu sơn; hiện tại đến U Tố mộ, lại làm ta không còn một mảnh vải hầu hạ ngươi."

"Nếu việc này đã xảy ra, dù nguyên nhân là gì đều không quan trọng!"

"Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn."

"Thứ nhất, hôm nay ta và ngươi chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này!"

"Thứ hai, từ đây về sau ngươi là người của ta!"

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng khẽ giật mình, trong chốc lát chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó: "Không Mông" tổ sư một tay bóp chặt cổ họng của hắn, không chút nương tay, lực lượng Đại Thừa kỳ đột nhiên bộc phát như muốn trực tiếp cắt đứt cổ hắn!

Cảm giác ngạt thở không quá mạnh khiến Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn nhìn dáng người yểu điệu linh lung của "Không Mông" tổ sư, khuôn mặt tuyệt diễm nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng ngạc nhiên còn có chuyện tốt thế này, vội vàng ra vẻ bị uy hiếp hô lên: "Không Mông tiền bối tha mạng!"

"Ta chọn cái thứ hai!"

"Không Mông" tổ sư lạnh lùng nhìn hắn giây lát, lúc này mới buông tay ra, chợt váy dài phất lên một cái, một luồng lực lượng như mặt trời mùa xuân hoà thuận vui vẻ lập tức tiêu tán ra, trong chớp mắt bao quanh cả tòa trà lâu, màu sắc của nó ôn nhuận, nhìn như nhu hòa lại đã hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, khiến ngoại giới không thể nhìn trộm chút nào.

Ngay sau đó: "Không Mông" tổ sư lạnh lùng nói: "cởi quần áo!"

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức một phát kéo ra vạt áo, nhanh chóng cởi từng kiện bào phục.

Lúc này: "Không Mông" tổ sư cũng đưa tay bắt lấy vạt áo của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy một loại không hài hòa khó hiểu, luôn cảm thấy như có chỗ nào đó không thích hợp.

Hơi do dự: "Không Mông" tổ sư lập tức nói: "Nếu là người của ta, "Không Mông" tổ sư thản nhiên nói tiếp: "Đến lúc đó, ta sẽ dùng tờ phù lục này thông báo ngươi."

Nói xong, nàng không chớp mắt nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, hơi khó xử trả lời: "Ta đã có đạo lữ, nếu là đạo lữ khác cũng cùng một lúc..."

Không đợi hắn nói hết lời: "Không Mông" tổ sư từ tốn nói: "Vậy quyết một trận tử chiến!"

Quyết một trận tử chiến...

Cái này... Mặc dù làm người của "Không Mông" tổ sư hơi có lỗi với Lệ sư tỷ, Kiều Từ Quang, Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Văn Nhân tiền bối, Tư Hồng Diệu Ly...

Thế nhưng: "Không Mông" tiền bối là tổ sư Tố Chân Thiên Đại Thừa kỳ, thực lực mạnh mẽ, hắn là bị ép!

Hơn nữa, nếu đến lúc đó "Không Mông" tiền bối mời hắn, lại trùng thời gian với đạo lữ khác... Hoàn toàn có thể để mọi người cùng nhau!

Đáng tiếc hiện tại Tư Hồng Khuynh Yến còn đang luyện hóa kiếp lực...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cố gắng kiềm chế khóe miệng sắp nhếch lên, lập tức trả lời: "Tốt! Mỗi một năm, ta sẽ làm bạn bên cạnh tiền bối ba tháng!"

"Không Mông" tổ sư lại nói: "Nếu ngươi vì lý do tu hành không thể thoát thân, có thể trì hoãn, nhưng sau khi rảnh rỗi nhất định phải bổ sung đủ ngày tháng!"

Thấy Bùi Lăng lại gật đầu đồng ý: "Không Mông" tổ sư không do dự nữa, một phát cởi pháp y trên người xuống, chỉ một thoáng toàn bộ trà lâu như có một vòng ánh trăng trong sáng từ từ bay lên.

Trăng tròn tĩnh mịch gieo rắc ánh sáng vạn dặm như sương như ngân, lặng yên chập trùng, lại như tuyết se lạnh đầu mùa xuân, trong lạnh thấu xương lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu đặc biệt của ngày xuân, cũng giống đỉnh tuyết dãy núi dưới đêm trăng xa xôi nơi chân trời, đứng sừng sững trong mênh mông, khiến toàn bộ thiên địa tươi đẹp.

Trong hương thơm nhàn nhạt, trăng sáng lặng yên rơi xuống, rơi vào một vòng ôm chặt chẽ vững vàng.

Bùi Lăng vừa mở rộng tầm mắt, vừa mặc niệm trong lòng mình bị ép...

Ngay sau đó, hai tay "Không Mông" tổ sư đè lại bả vai Bùi Lăng, đè người xuống...

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên.

Tầm Mộc cao ngất thẳng tắp, tán cây to lớn che đậy toàn bộ vòm trời này.

Vô số tơ lụa ám lục rủ xuống như cành liễu, lại như dây buộc vào ngày đại tế chiêu hồn, từng cái nhọt máu nảy mầm trên đó như dương tiêu ngày xuân, từng con mắt mở ra từ trong đó, lạnh băng quan sát năm bóng người giữa không trung.

Lúc này "Phục Cùng": "Tinh Hận": "Anh Nanh": "Liệu Khuể': "Hoài Phố" đều bào phục nhuốm máu, trên dưới quanh người vết thương chồng chất, máu chảy ra trong rất nhiều vết thương đã lặng yên biến thành màu ám lục, lại có từng tia từng sợi đâm vào huyết nhục, làm hao mòn pháp lực, khó mà trừ diệt.

Lúc này toàn bộ năm người đều cúi đầu cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào Tầm Mộc.

Bọn họ đều vẻ mặt âm trầm, thực lực của Tâm Mộc quá mạnh!

Chương 2594: Kính xin tiền bối phân thêm mấy bộ hóa thân...

Tình huống không đúng!

Hiện tại dù năm người bọn họ liên thủ có thể khắc chế tiên thuật của đối phương, vẫn rơi vào thế yếu tuyệt đối, thậm chí một lần ngàn cân treo sợi tóc, hơi không cẩn thận là kết cục thân tử đạo tiêu!

Càng quan trọng hơn là, rõ ràng Tầm Mộc chưa dùng hết toàn lực, dường như không muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng vì đối phó bọn họi Có lẽ Tâm Mộc này thật sự không có nhiều thời gian, nhưng sống thêm ba mươi năm, năm mươi năm cũng không phải vấn đề!

Mặc dù Bùi Lăng nội tình thâm hậu nhưng cũng chỉ là Độ Kiếp kỳ, rốt cuộc lúc ấy đã làm như thế nào để thoát thân từ trong tay Tâm Mộc?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Phục Cùng" lập tức cau mày, lúc ấy Bùi Lăng bị nhốt ở Thanh Yếu sơn, lúc đầu hắn ta còn ở trong Truyền Thừa điện tông môn nhìn chằm chằm tên hậu bối này và Yêu Đế đuổi trốn.

Nhưng sau đó thấy có hoảng sợ chứ không nguy hiểm, thậm chí thời gian dần trôi qua thành thạo điêu luyện bắt đầu trực tiếp độ kiếp, hắn ta đã đi đánh thức các tổ sư khác trong tông, lại hướng thượng giới thỉnh cầu tiên thuật, lĩnh hội tiên thuật... Lúc ấy các tổ sư khác cũng độ kiếp ở vực ngoại hư không, vì vậy không ai nhìn thấy trận đại chiến giữa Bùi Lăng và Yêu Đế!

" [Kim Quan Táng Thế] không làm gì được Tâm Mộc!"

"Với lực lượng hiện tại của Tâm Mộc, chỉ sợ không thua gì tiên nhân chân chính!"

"Khó có thể tưởng tượng, sao Bùi thánh tử có thể chạy thoát từ trong tay Yêu Đế ở trạng thái này!"

"Có lẽ... Không phải Yêu Đế suy yếu, mà thực lực của Bùi thánh tử càng mạnh hơn sự tưởng tượng của tất cả chúng ta!"

"Không lấy được thể xác hồng hoang, chiến tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, rút lui!"

Truyền âm kết thúc, năm người không do dự chút nào, lập tức quay người phi độn đến cửa vào Ngu Uyên.

Nhưng ngay lúc này, cành lá Tâm Mộc vô cùng to lớn đột nhiên lượn quanh!

Trong nháy mắt, ngàn vạn tơ lụa ám lục gào thét xuống, đan xen vào nhau như lưới lớn, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, uy năng kinh khủng cuồn cuộn nhét đây, bóng người đang nhanh chóng phi độn trông như tiểu trùng tìm kiếm đường sống dưới mạng nhện, yếu đuối không chịu nổi.

Năm người thay đổi sắc mặt, cho dù bọn họ liên thủ có thể tiếp được một kích này, chắc chắn vẫn phải trả giá cực kỳ nặng nề!

Vào thời khắc mấu chốt: "Phục Cùng" tâm niệm vừa động, trong ống tay áo lập tức có một đoạn quyển trục trượt ra, bay lên giữa không trung, nhanh chóng mở ra.

Chỉ thấy trong quyển trục màu ngà voi lại vẽ ngàn vạn mộ bia, một tòa mộ bia cao nhất trong đó như ngọn núi, lão giả hoa phục đứng chắp tay, đôi mắt lạnh băng lăng liệt không có chút cảm xúc nào.

Khí tức hắn ta lạnh băng mờ mịt như căn bản không thuộc về phương thế giới này, loại khí tức huyền diệu kia làm chúng sinh tim đập nhanh.

Chính là "Phúc Túy" tổ sư!

"Phúc Túy" trong bức tranh đột nhiên đánh ra một pháp quyết phức tạp, trong hư không đột nhiên sinh ra năm đạo kim quang, ánh sáng lấp lánh lập tức hóa thành năm cỗ quan tài vàng ròng, phía trên quan tài điêu khắc lít nha lít nhít phù văn huyết sắc, như đang nổi lên vô tận rét lạnh và kinh khủng.

Quan tài gào thét phá không, trong chớp mắt chui vào mi tâm năm người.

Ngay sau đó, khí tức năm người đột nhiên thay đổi!

Dung mạo, thân hình, khí chất, cử chỉ, tất cả... Đều trong nháy mắt trở nên vô cùng hoàn mỹ!

Thương thế lập tức khôi phục, trên dưới cả người không có chút tỳ vết nào.

"Vô Cấu thái"!

Oanh! !!

Tơ lụa ám lục xen lẫn như lưới lớn, mang theo cơn gió mạnh gầm thét chụp xuống.

Toàn bộ phương mặt đất này ầm vang rung động, cát đá tản khắp như trần bạo, toàn bộ hư không không ngừng run rẩy, gió bão hỗn độn sinh ra từ trong kẽ nứt, tùy ý càn quét.

Trong giây lát, lưới lớn tán đi, bụi mù cuồn cuộn, năm người đã xuất hiện trong một vùng hư không khác, trông hoàn mỹ không một tì vết, khiến người ta vô thức say mê.

Cùng lúc đó, bức tranh "Phúc Túy" tổ sư vỡ vụn thành từng mảnh, lúc gió nhẹ thổi qua đã hóa thành khói bụi rì rào, lặng yên tán đi, không còn chút dấu vết nào nữa.

"Phục Cùng" lập tức lạnh như băng nói: "Lần này, ít nhất mang đi một đầu Bản nguyên!"

Sắc mặt bốn người khác đều cực kỳ âm trầm, chậm rãi gật đầu.

Vị kia đã ra tay, tiếp theo bọn họ nhất định phải đòi lại công bằng!

Suy nghĩ đến đây, khí tức năm người đột nhiên tăng vọt, trong mắt lấp lóe ánh sáng, khí thế liên tục tăng lên, trong thể xác, khí huyết khổng lồ toàn lực vận chuyển phát ra tiếng rít như sóng to gió lớn tràn ngập càn khôn.

Lại là toàn bộ bắt đầu liều mạng!

Nhìn tình cảnh này, Tâm Mộc không hề thấy bất ngờ.

Loại việc làm trái thiên cương này, cho tới bây giờ nhân tộc đã làm rất nhiều!

Nhất là Ma môn!

Tầm Mộc yên tĩnh đứng sừng sững, trên đó nhọt máu từng đống, từng con mắt nhao nhao mở ra, cách không nhìn lại năm người...

Ba ngày sau.

U Tố nộ.

Trà lâu.

Bóng tối cuồn cuộn như thủy triều, cả tòa trà lâu đều bị [Minh Thiên Chi Vụ] che đậy, ngoại giới không thể nhìn trộm.

Lúc này, trong lâu cảnh xuân tươi đẹp.

Cỏ cây um tùm tùy ý sinh ra, cành lá cách xa nhau khiến nội thất vốn hơi rộng lớn, lộ ra vẻ đặc biệt chật chội.

Chương 2595: Bùi Lăng không sao chứ?

Linh hoa rủ xuống nở ra nhị hoa đỏ, lặng yên rơi xuống từ nóc nhà, tóc xõa hương thơm thanh khiết, chập chờn như múa.

Lúc này, áo ngoài cẩm tú tùy ý khoác lên nhánh hoa, trông như trăm loại hoa.

Hồi lâu sau, cuối cùng trong lầu nhỏ đã yên tĩnh lại.

Bùi Lăng ngồi trên bảo tọa cành lá đen nhánh xen lẫn, ôm "Không Mông".

Bùi Lăng mỉm cười nói: "Không Mông tiền bối, ta có một môn thủ đoạn gọi là [Nhân Gian Cực Lạc], muốn thi triển cho tiền bối nhìn xem."

"Thế nhưng, cần tiền bối phân ra thêm mấy bộ hóa thân mới được."

[Nhân Gian Cực Lạc] ?

Là môn thủ đoạn phụ trợ tu luyện của Thiên Sinh giáo?

"Không Mông" tổ sư lập tức lấy lại tinh thần, mặc dù là thủ đoạn ma môn nhưng hiện tại Bùi Lăng này cũng là người của nàng, hai người ở riêng, có một chút thú vui khuê phòng cũng không sao.

Nghĩ tới đây: "Không Mông" ổn định hô hấp, sau đó nói: "Lĩnh giáo [Nhân Gian Cực Lạc] một chút cũng không sao."

"Nhưng vì sao muốn ta phân thêm mấy bộ hóa thân?"

"Ngươi phân ra thêm mấy bộ hóa thân cũng giống như vậy."

Cái này...

"Không Mông" tổ sư là một tấm thân xử nữ, sao lại hiểu rõ như thế?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, loại Đại Thừa như "Không Mông" tiền bối không có ai không phải tu luyện tháng năm dài đằng đẳng, trong mắt sự tồn tại thế này, toàn bộ Bàn Nhai giới đã sớm không có bí mật gì...

Thiên Sinh giáo [Nhân Gian Cực Lạc], Vô Thủy sơn trang [Tiên sơn mây mưa], Luân Hồi tháp [Nhan Sắc Luân Hồi]... Đối phương chưa từng gặp nhưng chắc chắn có nghe thấy.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta là [Âm Dương Chỉ Diễn] tạo thành vạn kiếp Hóa Thần, đời này chỉ có một bộ hóa thân"

"Hơn nữa còn là hóa thân cực âm, không thích hợp biểu diễn thủ đoạn [Nhân Gian Cực Lạc] nhiều người mới có thể xuất hiện này."

Lâm Dương Chỉ Diễn] ?

Hóa thân cực âm?

"Không Mông" hơi ngạc nhiên đang muốn vặn hỏi, chợt nghe cái gì đó, lúc này ngồi dậy từ trong ngực Bùi Lăng, nghiêm mặt nói:

"Có đệ tử gọi tôn hiệu của ta, khả năng đã xảy ra chuyện gì đó, đến đây thôi."

"Tiếp theo nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ ở trong tông môn thời gian dài."

"Đến lúc đó, ngươi đến Tố Chân Thiên tìm ta"

Nói xong, nàng vung bàn tay trắng nõn lên, từng đống váy sam lập tức mặc chỉnh tề, ngay sau đó bóng hình xinh đẹp hóa thành mưa hoa nhao nhao, không thấy tung tích.

Phường thị Vạn Hủy hải.

Đường đi rất náo nhiệt, tửu kỳ phấp phới, người đi dường như dệt.

Đi dọc theo phố dài là một bãi biển trũng, trong tiếng sóng biển, mấy tảng đá ngầm to lớn lộn xộn xen vào nhau, thỉnh thoảng theo tiếng sóng gào thét trên đá ngầm bắn tung toé bọt nước to lớn.

Kiều Từ Quang đứng một mình trong một tảng đá ngầm, nhìn sóng lớn vạn trượng, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Thỉnh thoảng có tán tu muốn đi ngang qua nơi đây, thấy nàng mặc pháp bào chín môn phái lớn, khí tức quanh người tỉnh khiết mênh mông lập tức không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.

Trong chốc lát, toàn bộ nơi này đều vắng lạnh.

Lúc này, Kiểu Từ Quang không để ý tới người khác, lại thỉnh thoảng khẽ lẩm bẩm: "Không Mông tổ sư, đệ tử sai... Không Mông tổ sư, đệ tử biết sai..."

Đột nhiên, một đạo bóng dáng thướt tha thơm ngát như hồ nước đêm hè xuất hiện, nàng hà váy nguyệt bí, khí chất nhã nhặn, chính là "Không Mông" tổ sư!

Nhìn đệ tử hậu bối trước mặt đầy lo sợ: "Không Mông" lập tức hỏi: "Gọi ta có chuyện gì?"

Thấy "Không Mông" tổ sư xuất hiện, Kiều Từ Quang bất chấp gì khác, vội vàng cẩn thận hỏi: "Không Mông tổ sư, Bùi, Bùi Lăng không sao chứ?"

Bùi Lăng?

"Không Mông" tổ sư cau mày ngài, đệ tử hậu bối này của mình có quan hệ gì với Bùi Lăng?

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Kiều Từ Quang lập tức nói: "Xin tổ sư bỏ qua cho Bùi Lăng!"

"Ngày đó là đệ tử chủ động, tất cả không liên quan đến hắn!"

"Hơn nữa, nếu không có Bùi Lăng, đệ tử, Lưu Lam hoàng triều Tứ công chúa điện hạ, Chung Quy Việt Cức sư huynh, Cửu Nghi sơn Phó sư huynh, Hàn Ảm Kiếm tông Ninh sư huynh... Đã sớm vẫn lạc ở Bạch Thảo trấn..."

"Chỉ cần tổ sư có thể buông tha Bùi Lăng, đệ tử cam nguyện tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào!"

Sắc mặt "Không Mông" tổ sư đầy nghi ngờ, lời nói này của đệ tử hậu bối rất quen tai!

Hình như nàng từng nghe ở nơi nào đó?

Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt "Không Mông" tổ sư đột nhiên thay đổi, nàng nhớ lại!

Ba ngày trước đệ tử hậu bối này từng nói những lời giống vậy với nàng ở U Tố mộ!

Lúc ấy nàng đi ra "Bất Quy" lộ, thấy nữ nhân hầu hạ Bùi Lăng ở trong lầu nhỏ không phải nàng, mà là đệ tử hậu bối này!

Chẳng trách, lúc ấy nàng vẫn cảm thấy nơi nào đó không đúng, hóa ra là vậy!

Nàng bị Bùi Lăng lừa!

Nhận ra điểm ấy, sắc mặt "Không Mông" tổ sư lại yên tĩnh.

Đứng trước mặt nàng lừa nàng, hơn nữa còn thành công.

Đầu tiên dụ dỗ đệ tử hậu bối của nàng, sau đó lại khiến nàng...

Cách Bùi Lăng vận dụng pháp tắc quả thật vô cùng tinh diệu, đã đến tình trạng không thể tưởng tượng!

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển: "Không Mông" tổ sư ổn định tâm cảnh, nhìn qua Kiều Từ Quang, bình thản nói: "Bùi Lăng không có việc gì."

Chương 2596: Bùi Lăng không sao chứ? (2)

Nghe vậy, Kiều Từ Quang ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lại nhẹ nhàng thở ra, nàng đang muốn cảm tạ tổ sư, lại nghe "Không Mông" tổ sư nói tiếp: "Về tông!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng nàng và Kiều Từ Quang đã biến mất trong ngõ hẻm.

U Tố nộ.

Trà lâu.

Giữa cành lá mềm mại, Bùi Lăng ngồi một mình.

Nhìn qua "Không Mông" tiền bối đột nhiên có việc rời đi, sắc mặt hắn tiếc nuối, mới ba ngày, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng...

Xem ra chỉ có thể đợi lần sau tự đến Tố Chân Thiên.

Dường như "Không Mông" tiền bối không muốn phân ra hóa thân, nhưng đến Tố Chân Thiên, đối phương có phân ra hóa thân hay không cũng giống nhau...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đã cầm quần áo mặc vào, bên tai có tầng tầng lớp lớp tiếng kêu gọi như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng vang vọng bên tai hắn, hắn lại không để ý đến.

Khác với "Không Mông" tổ sư: "Không Mông" tổ sư tu luyện năm tháng quá dài, rời xa hồng trần đã lâu, hiện tại ngay cả trong đám đệ tử Tố Chân Thiên, đã không có bao nhiêu người biết tôn hiệu của đối phương.

Vì vậy, đối phương có thể chính xác cảm giác được tất cả sinh linh nói tên thật của nàng, từ đó phán đoán có cần đáp lại không.

Còn hắn hiện nay, toàn bộ chín tông, không! Là toàn bộ thiên hạ, mỗi giờ mỗi khắc đều có giọng nói khó có thể tính toán, đang thảo luận về hắn!

Bùi Lăng: "Yểm": "U Dương" đao thánh... Chỉ cần tất cả những giọng nói có nhắc đến ba danh hiệu này, đều sẽ truyền vào trong tai hắn!

Trong đó bàn tán về hắn nhiều nhất, là việc hắn khiêu chiến Tông Chủ chín tông; tiếp theo là ân oán giữa hắn và Tư Hồng Khuynh Yến... Ách, phải là Tô Ly Kinh mới đúng...

Lúc mới đầu, hắn còn từng cảm giác.

Nhưng cho tới bây giờ giọng nói quá nhiều, dù tu vi của hắn đã đến Độ Kiếp kỳ, cũng không có nhiều thời gian rỗi đi nghiêm túc chú ý như vậy.

Bởi vậy, bây giờ hắn làm chuyện nghiêm túc, sẽ trực tiếp ngăn cách tất cả giọng nói.

Dù hiện tại vừa xong xuôi chính sự, hắn cũng chỉ ngăn cách giải trừ, không để ý đến...

Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào một gian phòng tu luyện trên tầng thượng trà lâu.

Lúc này trong phòng tu luyện bố trí từng tầng trận pháp, cấm chế, cạm bẫy... Chỉ có điều, lại không có chút trở ngại nào với Bùi Lăng.

Hắn trực tiếp tiến vào trong đó, chỉ thấy Tư Hồng Khuynh Yến ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, pháp lực quanh người chấn động, khí tức bành trướng, vẫn đang toàn lực luyện hóa kiếp lực cuồn cuộn trong cơ thể.

Bùi Lăng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của nàng, khẽ gật đầu, tu vi hiện tại của Tư Hồng Khuynh Yến đã đạt đến Độ Kiếp kỳ.

Sau đó, chỉ cần nàng luyện hóa toàn bộ kiếp lực trong Tâm Ma kiếp, thực lực sẽ tương đương với độ một trận đạo kiếp!

Nhưng số lượng đạo kiếp của nàng sẽ không giảm bớt.

Cứ vậy, nếu đối phương có thể độ xong tất cả đạo kiếp, tu vi đi vào Đại Thừa kỳ, chắc thực lực mạnh hơn các cảnh giới Đại Thừa khác rất nhiều...

"Kiều Từ Quang đã luyện hóa kiếp lực, xem ra hồng nhan khác còn cần một chút thời gian"

"Trước tiên ta có thể đi độ trận đạo kiếp thứ tám mươi hai."

"Chắc hệ thống sẽ tiếp tục lấy trộm Tâm Ma kiếp của Kiều Từ Quang...

"Bây giờ tu vi của Kiều Từ Quang đã là Phản Hư, tiếp tục hấp thu kiếp lực của ta, chắc sẽ không nguy hiểm như lần đầu tiên..."

"Hơn nữa, còn có Không Mông tiền bối có thể hộ pháp cho Kiều Từ Quang..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, bên cạnh lập tức xuất hiện một phục khắc thể giống hắn như đúc.

Ngay sau đó, toàn bộ thể xác phục khắc thể nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt đã hóa thành dáng vẻ Tư Hồng Khuynh Yến.

Bùi Lăng chỉ về phía trước: "Bất Quy" lộ lặng yên hiện ra!

Khí tức lạnh lẽo, cô tịch, tử vong... Đập vào mặt mà tới.

Tên phục khắc thể dáng vẻ Tư Hồng Khuynh Yến kia lập tức cất bước, đi về phía "Bất Quy" lội Bùi Lăng buông cánh tay xuống: "Bất Quy" lộ và phục khắc thể đều biến mất không thấy gì nữa.

Trước đó "Vong" từng nói, nếu ba người "Không Mông", Kiều Từ Quang, Tư Hồng Khuynh Yến muốn rời khỏi U Tố mộ, nhất định phải đi qua "Bất Quy" lộ.

Hiện tại "Không Mông" và Kiều Từ Quang đều đã hoàn thành yêu cầu này, chỉ còn một mình Tư Hồng Khuynh Yến.

Đã vậy, Bùi Lăng sẽ dùng phục khắc thể thay thế đối phương đi một lần...

Dù sao chỉ cần cho hai vị cấm kỵ khác một lời giải thích là được.

Hơn nữa, hai vị cấm kỵ cũng chưa chắc nhìn ra vấn để!

Sau khi sắp xếp tốt tất cả, Bùi Lăng lại nhìn về phía Trọng Minh tông, xác nhận Lệ sư tỷ, Tư Hồng Diệu Ly, Tô Tích Nhu, Hoa Dục Nhiên... Đều không có vấn đề gì, hắn khẽ gật đầu.

Chỉ là nhìn đến bên trong Truyền Thừa điện: "Phục Cùng" tổ sư và "Tinh Hận" tổ sư đều không có mặt, lập tức nhíu mày.

Lần trước hắn thỉnh giáo việc độ kiếp từ "Tinh Hận" tổ sư, biết được gần đây mấy vị tổ sư có việc.

Thế nhưng, nếu toàn bộ Trọng Minh tông không có tổ sư tọa trấn, lúc những đạo lữ kia hắn luyện hóa kiếp lực xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt rời khỏi U Tố mộ, xuất hiện trên biển lớn mênh mông.

Hắn bình tĩnh nói: "Phục Cùng tiền bối, Tinh Hận tiền bối."

Tiếng nói vừa ra, Bùi Lăng chờ giây lát, chỉ thấy xung quanh kình sóng vạn trượng, dòng nước cuồn cuộn, không có bất kỳ đáp lại gì.

Chương 2597: Ngu Uyên

Thấy thế, hắn cũng không chậm trễ, hai bên trái phải lập tức xuất hiện hai tên phục khắc thể, hai tên phục khắc thể này lập tức hóa thành dáng về "Phục Cùng" tổ sư và "Tinh Hận" tổ sư.

Bùi Lăng lại tiếng nói hòa hoãn: "Phục Cùng tiền bối, Tinh Hận tiền bối."

Hai phục khắc thể bên cạnh đồng thời đáp lại: "Chuyện gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Ánh mắt của hắn xuyên qua muôn sông nghìn núi, trùng điệp cách trở, trong nháy mắt thấy sâu trong Ngu Uyên, Tầm Mộc thẳng tắp trong mây, rủ xuống ngàn vạn tơ lụa ám lục, lấm ta lấm tấm nhọt máu tô điểm trong đó, từng đôi mắt đầy ác ý mở ra từ trong nhọt máu. Khí tức của hắn kinh khủng hỗn loạn như hóa thân từ tất cả tà ác, tai nạn, kinh khủng, bạo ngược, sa đọa...

Trên thế gian này.

Ngay chớp mắt Bùi Lăng trông thấy gốc Tầm Mộc này, dường như Tầm Mộc có cảm giác, tơ lụa ám lục cùng nhau lắc lư, lít nha lít nhít con ngươi đều chuyển hướng, cách không nhìn hắn.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lúc này tâm niệm vừa động, hai phục khắc thể bên cạnh lập tức tan thành mây khói.

Ngay sau đó, trong hư không trước mặt hắn ầm vang dâng lên một cánh cửa ra vào nguy nga, tóc xõa khí tức nguyền rủa cuồn cuộn!

Bùi Lăng cất bước, bước vào trong đó.

Sau khi bóng dáng hắn biến mất trong cửa, cánh cửa nguyền rủa lập tức không thấy tăm hơi.

đại dương mênh mông vốn bình tĩnh, chỉ một thoáng dấy lên sóng to gió lớn, lũ lụt tung hoành chảy xuôi tiếng vang chấn động bốn phương, vô số Hải tộc hoảng sợ chạy tứ tán, gợn sóng to lớn bắn tung toé lên, biển giận sóng gầm, trong nháy mắt thiên địa cuồn cuộn.

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên.

Khí tức hồng hoang vô cùng dày đặc, phía trên Tâm Mộc lít nha lít nhít con mắt, từ mỗi một sợi tơ lụa lạnh lẽo nhìn sang.

Tà ác, hỗn loạn, bạo ngược, ác ý... Như thực chất.

Khoảng đất trống bao la, lúc này đã hóa thành vùng núi ổ gà lởm chởm.

Một cái hố cực lớn như là vết thương, trải rộng khu di tích này.

Trong Ngu Uyên khô cạn, vô số hơi khói bốc lên cuồn cuộn, thẳng vào mây xanh.

Khắp nơi trong hư không đều là vết rách như mạng nhện, thỉnh thoảng có gió bão hỗn độn xuất hiện, xé rách không gian, làm cả khu di tích này đều có một loại vặn vẹo, rung chuyển.

Toàn bộ thể xác "Hoài Phố" rơi xuống dưới đáy một cái hố to trong đó, ngực có một cái lỗ máu cực lớn, xuyên qua cái lỗ có thể thấy rõ ràng bùn cát sau người, trong lỗ máu có máu tươi màu ám lục mãnh liệt, ào ạt chảy xuôi, đang từ đỏ tươi chuyển thành màu xanh sẫm.

Trên người hắn ta không còn sự hoàn mỹ, khí tức tán loạn đang cố gắng muốn đứng lên từ đáy hố.

Sắc mặt "Anh Nanh" trắng bệch như chết, nửa quỳ dưới đất, vô số tơ lụa ám lục đâm xuyên qua từ sau lưng của hắn ta, ghìm chặt hắn ta ở trên mặt đất, mỗi một đầu tơ lụa đều hóa thành vật sống nhúc nhích, dinh dính âm u lạnh lẽo không ngừng ăn mòn đạo thể của hắn ta.

"Liệu Khuể" thì đứng giữa không trung, một bộ bào phục bằng da phiêu đãng, sạch sẽ, không thấy nửa vết máu, nhưng từ phần eo trở xuống đều đã biến mất không thấy gì nữa.

Thay vào đó là lít nha lít nhít rễ cây, tất cả rễ cây sinh trưởng mật thiết cùng "Liệu Khuể", dường như bẩm sinh hắn ta đã là nửa người nửa rễ, những sợi rễ cây này đâm vào mặt đất, giơ lên cao cao như là một loại nghi thức hiến tế nào đó, bên trong rễ cây có máu chảy xuống mặt đất, tiếng "ào ạt" không dứt bên tai.

"Liệu Khuể" tổ sư bị giơ cao giữa không trung, trong mắt rắn hủy tiêu tán, thần thái không còn, đã không có chút khí tức nào, lại đã sớm vẫn lạc!

"Tinh Hận" ngã vào trong vũng máu, quanh người hắn ta có xương trắng chất đống như lát ra một tấm thảm xương trên mặt đất hoang vu, lúc này màu sắc tất cả bạch cốt đều vô cùng ảm đạm, thậm chí hóa thành tro bụi rì rào.

Vô số tơ lụa ám lục trèo ra từ trong khe hở di cốt, tranh nhau chen lấn quấn quanh mỗi một cục xương trắng, rút ra bất kỳ một chất dinh dưỡng gì.

Tơ lụa giăng khắp nơi như là từng tầng mạng nhện, bao bọc "Tinh Aamm Hận.

Áo bào của hắn ta đã sắp bị nhiễm toàn bộ thành ám lục.

Cơn gió dài phần phật, mùi máu tanh tản khắp.

"Phục Cùng" đạp không mà đứng, máu tươi thuận theo vạt áo không ngừng nhỏ xuống, trong miệng vết thương có to có nhỏ trên người hắn ta có từng đoàn ám lục, đang không ngừng nhúc nhích, lại có nhọt máu sinh ra, mở ra đôi mắt oán độc.

Khí tức của hắn ta không ngừng chập trùng, tì vết và hoàn mỹ như đèn kéo quân không ngừng đan xen xuất hiện.

Trong năm người, chỉ có hắn ta còn miễn cưỡng duy trì "Vô Cấu thái" nhưng cũng sắp duy trì không được!

Sắc mặt "Phục Cùng" vô cùng trắng bệch, cho đến bây giờ bọn họ đã dốc hết sức, đủ loại thủ đoạn cần phải trả giá nặng nề, đều đã không giữ lại chút nào dùng ra, thậm chí còn vận dụng một phần nội tình tông môn.

Nhưng hiện tại đừng nói chiến thắng Tầm Mộc, ngay cả thoát thân cũng không thể làm được!

Thậm chí, bọn họ có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là vì Tầm Mộc không dùng ra toàn lực!

Không!

Nói đúng ra, dường như cho đến bây giờ Tầm Mộc vẫn không coi bọn họ là đối thủ chân chính, trong lúc đại chiến Tâm Mộc vẫn luôn đề phòng bị cái gì đó!

Chương 2598: Đây là một hiểu lầm

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tán cây khổng lồ che đậy bốn phương trên đỉnh đầu hơi động một chút, ngàn vạn ám lục lại quét xuống.

Vô tận sa đọa như thủy triều cuồn cuộn, gầm thét lao về phía "Phục Cùng".

Trong tối tăm như có ngàn vạn tiếng nói trùng điệp, vang vọng bên tai "Phục Cùng", cuồng loạn thúc giục hắn ta sa đọa, sa đọa, sa đọa...

"Phục Cùng" lập tức đánh ra một pháp quyết, trong hư không đột nhiên xuất hiện ánh sáng vàng, mi tâm hắn ta lấp lóe ánh sáng, một chiếc quan tài vàng ròng đột nhiên xuất hiện, ý mờ mịt nhét đầy khoảng thiên địa này.

[Kim Quan Táng Thế] !

Ngay sau đó, tất cả ánh sáng vàng quấn lấy "Phục Cùng", hư ảnh quan tài to lớn hiện ra, hoàn toàn chứa hắn vào trong đó.

Oanh! !!

Tơ lụa ám lục như sóng lớn ngập trời ầm vang rơi xuống.

Kim quan chớp mắt vỡ nát: "Phục Cùng" bay ngược ra, đập mạnh xuống đất, trong cát bụi cuồn cuộn xuất hiện một cái hố to mới, khí tức của hắn ta lay động mãnh liệt, ý hoàn mỹ biến mất gần như không còn.

"Vô Cấu thái" bị phái "Phục Cùng" há miệng, máu tươi trào mạnh ra, ám lục trong vết thương từng đống của hắn ta nhanh chóng tăng tốc ăn mòn, dòng máu đồ tươi đã nhiễm lên một vòng u lục.

Hắn ta vội vàng muốn đứng dậy, lại không thể làm được.

Tâm Mộc không cho "Phục Cùng" cơ hội, tơ lụa ám lục lại lay động, lít nha lít nhít nhọt máu lập tức rơi xuống như mưa, trong chớp mắt bao phủ phương thiên địa này.

Con ngươi "Phục Cùng": "Tinh Hận": "Anh Nanh': "Hoài Phố"

phóng đại, trơ mắt nhìn qua nhọt máu che ngợp bầu trời gào thét tới, nhưng lúc này bốn người đều đã thoi thóp, căn bản không làm ra bất kỳ phòng ngự gì!

Khí tức tử vong nồng đậm như thực chất đập vào mặt, dường như ngay sau đó sẽ nối gót theo bốn người "Liệu Khuể', toàn bộ ngã xuống ở đây!

Ngay vào thời khắc mấu chốt này, Tâm Mộc đột nhiên đã nhận ra cái gì, tất cả con ngươi chuyển hướng, nhìn về một phương hướng.

Cạch!

Một cánh cửa ra vào nguy nga ầm vang dâng lên trong hư không, không gian vốn đã phá thành mảnh nhỏ bị cưỡng ép phá tan, khí tức nguyền rủa cuồn cuộn tiêu tán, một cánh tay huyền bào đưa ra từ cửa ra vào, hắn chập ngón tay lại như đao, tùy ý chém xuống.

Đao khí huyết sắc đột nhiên ngưng tụ giữa trời cao, trong chớp mắt hóa thành trường đao mênh mông, trống rỗng chém xuống!

Đao khí rét lạnh sắc bén dẫn động ngàn vạn khí tượng, mũi nhọn cao ngất bao phủ thiên địa.

Oanh! !!

Nhọt máu cuồn cuộn và đao khí đụng nhau, bộc phát ra xung kích vô cùng kinh khủng, không gian như bánh quế vỡ nát từng khúc, trật tự của phương thiên địa này đại loạn!

Bụi mù cuồn cuộn tán đi, một bóng người huyền bào vác đao đã xuất hiện trên bầu trời.

Thấy cuối cùng chính chủ đã xuất hiện, Tầm Mộc không tiếp tục ra tay, năm tên Đại Thừa trông như khí thế hung hăng kia chỉ là quân cờ do tiểu bối nhân tộc này phái tới tiêu hao lực lượng của hắn ta!

Từ giờ trở đi, đại chiến mới chính thức bắt đầu!

Khí tức của Tầm Mộc lập tức biến hóa, con mắt, nhọt máu, tơ lụa âm lục lặng yên biến mất, thay vào đó lại là đám mầm lá xanh biếc như phỉ thúy, cành cây vốn héo úa cũng hiện ra vẻ sinh cơ bừng bừng, lá xanh đông đúc như đại dương mênh mông, che đậy bầu trời xanh lam.

Lấm ta lấm tấm đóa hoa thuần trắng tô điểm trong đó, như bọt nước cuồn cuộn trên biển lớn.

Trong di tích hồng hoang đầy hoang vu, cự mộc thẳng tắp giữa thiên địa tản ra ý tươi đẹp, hắn ta như tất cả sự tốt đẹp hội tụ lại, mỹ lệ, cường tráng, tràn ngập sức sống, không chút tỷ vết nào...

Đây là "Vô Cấu thái"!

Thấy thế, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Tiền bối, tất cả mọi người là người một nhà, đây là một hiểu lầm"

Lúc đầu giọng hắn còn ôn hòa, sau đó đột nhiên trở nên giọng nói như suối rừng, vô cùng hoàn mỹ.

Cùng lúc đó, bản thân hắn như nhanh chóng thăng hoa trong nơi tối tăm, nhìn lại không có kẽ hở, không còn chút sơ hở nào nữa như tạo vật hoàn mỹ nhất giữa thiên địa.

Thình lình cũng là "Vô Cấu thái"!

Tầm Mộc cành lá lượn quanh, trong tiếng nói già nua có sự lạnh lẽo: "Tu vi của ngươi chưa Đại Thừa lại dám đến tìm ta, đây là tự tìm đường chết!"

Nói xong, quan tài đầu cành đã bị phiến lá rậm rì che lại, mở ra từng cái.

Từng bộ thể xác hồng hoang leo ra.

Khác với lúc trước, lúc này thể xác hồng hoang xuất hiện không hề có chút vẻ suy vi nào.

Cửu Vĩ Hồ màu lông sáng rõ, đôi mắt sáng rực, khí tức cường đại cuồn cuộn mà ra; "Trường Thừa" đuôi báo mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, tinh thần vô cùng khoan khoái; "Xa Bỉ Thi" bước chân mạnh mẽ, hai lỗ tai Thanh Xà xanh biếc như phỉ thúy không tỳ vết...

Lúc này mỗi một bộ thể xác hồng hoang đều biến thành hoàn mỹ không gì sánh kịp!

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, từ tốn nói:

"Phục Cùng tiền bối, các ngươi đi trước."

Tiếng nói vừa dứt, thương thế trên người "Phục Cùng": "Tinh Hận": "Anh Nanh": "Hoài Phố" lập tức bắt đầu rút lui dọc theo quỹ tích trước khi bị thương.

Thương thế hơi khôi phục, bốn người lập tức đứng dậy.

Liếc nhìn "Liệu Khuể" đã không có bất kỳ khí tức gì nữa: "Phục Cùng" giơ tay vồ một cái, hút thi hài đó vào trong tay.

"cẩn thận!"

Lưu lại một câu truyền âm khàn khàn: "Phục Cùng" lập tức nói với ba người "Tinh Hận": "Anh Nanh": "Hoài Phố": "Đi!"

Chương 2599: Đây là một hiểu lầm (2)

Nói xong, hắn ta lập tức chạy ra bên ngoài Ngu Uyên.

"Tinh Hận": "Anh Nanh": "Hoài Phố" nhìn Bùi Lăng, sau đó cũng không chậm trễ, lập tức đuổi theo "Phục Cùng"... Bùi Lăng đã từng thoát thân từ trong tay Tầm Mộc một lần, có thể thoát thân lần thứ hai!

Tâm Mộc vốn không còn nhiều ngày giờ, lần này ra tay, nguyên khí của hắn ta sẽ tiến thêm một bước hao tổn, không sống được lâu nữa!

Đợi thêm mười năm, hai mươi năm, bọn họ lại đến lần nữa!

Thấy bốn người muốn rời khỏi Ngu Uyên, tiếng nói Tầm Mộc ầm vang như sấm đình: "Người tự ý xông vào Ngu Uyên, chết! !"

Ngay sau đó: "Trường Thừa": "Xa Bỉ Thĩ: "Khai Minh Thú): "Sơn Huy" nhanh chóng nhảy xuống đầu cành Tâm Mộc, đánh tới bốn người "Phục Cùng".

Quanh người Bùi Lăng lập tức tràn ngập ra bóng tối cuồn cuộn, bóng tối như thực chất lập tức hóa thành tường cao, hoàn toàn che chắn bóng dáng bốn người "Phục Cùng".

"Trường Thừa": "Xa Bỉ Thi": "Khai Minh Thú": "Sơn Huy" không dừng lại chút nào, ngang nhiên vọt tới tường cao do [Minh Thiên Chi Vụ] ngưng tụ thành, trong chớp mắt xuyên qua tường cao, thiên địa quay về rộng mở trong sáng.

Bọn chúng lập tức thấy bốn tên Đại Thừa Trọng Minh tông "Phục Cùng": "Tinh Hận": "Anh Nanh": "Hoài Phố" đang tự thi triển [Ngũ Quỷ Thiên La Độn], thân hóa hư ảnh như gió như sương, phi độn ra ngoài Ngu Uyên.

Bốn bộ thể xác hồng hoàng lập tức tự khóa chặt bóng dáng, thi triển thiên phú thần thông như giòi trong xương truy sát.

Cùng lúc đó, cành lá Tâm Mộc lượn quanh, nhiều đám lá cành màu xanh no đủ như thủy triều lên xuống.

Trên bầu trời, màu xanh biếc rậm rạp như ầm ầm sóng dậy, bành trướng kích chuyển, lộn xộn tuôn ra giữa vạn vật che đậy, trong chớp mắt đã bao phủ Bùi Lăng trong đó, dày đặc vạn tượng, lá đây càn khôn!

Giữa cành lá đông đúc, vô số thể xác hồng hoang lao vùn vụt trên nhánh cây như đường lớn rộng mở, lít nha lít nhít thiên phú thần thông, thuật pháp, pháp tắc... Như lá rụng nhao nhao đánh về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút thay đổi nào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cũng có thể cưỡng ép khống chế những thể xác hồng hoang kia!

Chỉ có điều, hiện tại hắn đã vượt qua tám mươi mốt trận đạo kiếp, thực lực chưa chắc yếu hơn Tâm Mộc!

So với việc đi tranh đoạt quyền khống chế những thể xác hồng hoang kia với Tầm Mộc, hắn càng tin tưởng lực lượng của mình!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, toàn bộ Ngu Uyên ầm vang điên đảo.

Vực sâu treo cao trên đỉnh, bầu trời sáng sủa hạ xuống.

Sóng xanh cuồn cuộn như đại dương mênh mông, bành trướng trên mặt đất.

rầm rầm rầm! !!

Lít nha lít nhít công kích đều rơi vào vị trí hoàn toàn ngược lại với Bùi Lăng, lại là trật tự phương thiên địa này nghịch phản, Tâm Mộc và những thể xác hồng hoang kia đều công kích nhầm phương hướng!

Cùng lúc đó, ở một bên khác của tường cao bóng tối: "Trường Thừa": "Xa Bỉ Thi": "Khai Minh Thú": "Sơn Huy" cũng đuổi kịp bốn người "Phục Cùng", nhảy vọt một cái ngăn cản đường đi của bọn họ.

Chỉ thấy bốn người "Phục Cùng" không do dự chút nào, lập tức thi triển từng đạo đao khí huyết sắc!

Xoạt xoạt xoạt...

Huyết sắc ngang dọc, đao khí trào lên như sóng, hung hăng đụng vào thiên phú thần thông đến từ huyết mạch hồng hoang.

Đôi bên vừa giao thủ đã không giữ lại chút nào.

Đao ý kinh khủng tản khắp trời cao, từng đạo khí tức pháp tắc xen lẫn như lưới, lực lượng mênh mông lập tức bắn ra.

Phát hiện điều không đúng, thần niệm kinh khủng của Tâm Mộc lập tức bao phủ toàn bộ Thanh Yếu sơn, chẳng mấy chốc phát hiện có hàng ngàn hàng vạn nhóm bốn vị Đại Thừa Trọng Minh tông, chia ra từ từng phương hướng, trốn chạy ra bên ngoài Thanh Yếu sơn!

Sóng xanh cuồn cuộn, khí tức hồng hoang mạnh mẽ bốc lên.

Từng bộ thể xác nhanh chóng xuyên qua từ giữa cành lá, màu lông sáng rõ, trong năm màu mở ra từng con ngươi đỏ hồng; da lông bóng loáng, vô số cỏ xỉ rêu như sợi tơ lặng yên sinh trưởng...

Trong lúc nhiễu sóng, khí tức dã tính chấn nhiếp thiên địa, tất cả thể xác hồng hoang tiến vào "Hỗn Độn thái"!

Rống! !

Tiếng gào thét như là ngàn vạn yêu quỷ cùng kêu lên hò hét, cao vút chói tai, lúc quanh quẩn điên cuồng xung kích tâm cảnh toàn bộ sinh linh.

Vô số độn quang vạch phá bầu trời, đuổi theo bốn tên tu sĩ Đại Thừa Trọng Minh tông.

Khí tức của Bùi Lăng biến hóa, hai con ngươi yếu ớt như ẩn chứa vô tận quỷ quái, quanh người khí cơ bừng bừng phấn chấn như toàn bộ thể xác đều ngưng tụ từ nguyền rủa, tà ác, bạo ngược, hỗn loạn, sa đọa... Khó mà tính toán.

Vô số đao khí huyết hồng sinh ra trong hư không bên cạnh hắn, đao khí dâng lên, có vô số độc lâu màu mực to to nhỏ nhỏ như bóng với hình, hạm xương đóng mở, im ắng phun ra từng đạo nguyền rủa oán độc, gào thét lên chém về phía tất cả thể xác hồng hoang.

Khí tức âm u lạnh lẽo cuồn cuộn như biển, khí tức hồng hoang hung hăng đụng vào nhau.

Toàn bộ phương thiên địa này, ý căm hận bốc hơi lên.

Phía trên Tâm Mộc lá rụng nhao nhao, mỗi một chiếc lá đều to như thành trì, bay xuống nặng hơn dãy núi.

Trong nháy mắt hóa thành bức tường lớn màu xanh lá, vây khốn Bùi Lăng và tất cả đao khí trong đó.

Bùi Lăng duỗi ra một ngón tay, khí thế quanh người liên tục tăng lên, váy dài điên cuồng phồng lên, tóc mực phần phật bay múa, trong chớp mắt đầu ngón tay hắn điểm xuống, tất cả lá xanh lập tức vỡ nát, hóa thành vụn xanh rì rào vẩy xuống đầy trời.

Chương 2600: Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân!

Tường xanh xung quanh đều đổ sụp, màu xanh biếc như nước thủy triều đều đảo dòng, bành trướng về phía đầu cành Tâm Mộc.

Hư không như lưu ly yếu kém, chôn vùi từng khúc, một luồng lực lượng lớn vô hình, kinh khủng, cuồn cuộn như tinh thần vẫn lạc!

Oanh!"

Toàn bộ mảnh không gian này âm vang tan rã.

Bụi mù chấn động, bay lả tả như tuyết như tản.

mảnh vỡ màu xanh lá lơ lửng lên như hòn đảo xoã tung to lớn, bồng bềnh trời cao che đậy sắc trời, bóng đen to lớn bao phủ bao la.

[tinh thần Chỉ] !

Lúc bóng đen vẩy xuống, tất cả thể xác hồng hoang đều đã xông ra Ngu Uyên, từ từng phương hướng đuổi giết bốn người "Phục Cùng" đang chạy trốn.

Bùi Lăng hơi nhíu lại chân mày, lúc này đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa.

Xung quanh không có chút biến hóa nào, trong tối tăm lại có một luồng sức mạnh huyền diệu lấy đó làm trung tâm, cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng.

Chỉ một thoáng, toàn bộ sinh linh trong Thanh Yếu sơn đều không tự chủ được chìm vào mộng cảnh!

Thể xác hồng hoang đang toàn lực phi độn đuổi giết, lập tức ngã đầu thiếp đi ngay tại chỗ, lại bị Bùi Lăng kéo vào mộng cảnh.

Đây là [Minh Thiên Đại Mộng] !

Trong chốc lát tiếng ngáy nổi lên bốn phía trong toàn bộ Thanh Yếu sơn, buồn ngủ tràn ngập.

Nhưng ngay sau đó chín cái đuôi dài to lớn đảo qua hư không, Cửu Vĩ Hồ dáng điệu uyển chuyển, mạnh mẽ đạp không mà đứng, tất cả quỷ quyệt quanh người hắn ta tan thành mây khói, da lông tuyết trắng xoã tung như núi xa tuyết đọng, trong sáng, bóng loáng, mỹ lệ... Dường như là tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này.

Trong khe hở đôi mắt của hắn ta thoáng qua ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt một tầng ánh sáng nhàn nhạt tiêu tán ra, bao phủ khắp nơi, nhóm bốn người "Phục Cùng" đang trốn chạy cũng lập tức dừng chân, đứng yên bất động, lại chìm vào thiên phú huyễn cảnh của Cửu Vĩ Hồ.

Lít nha lít nhít con ngươi trên dưới quanh người "Trường Thừa"

tán đi, phía trên đuôi báo dinh dính cỏ xỉ rêu, sợi tơ kiềm chế vô tung, khí tức của hắn ta trở nên cực kỳ xa xăm cao khiết như không có tì vết, theo "Hỗn Độn thái" biến mất: "Vô Cấu thái" xuất hiện: "Trường Thừa" mở mắt ra đã tỉnh lại từ trong đại mộng, không do dự chút nào lập tức ra tay, thẳng đến bốn bóng người gần nhất.

Rống! !!

Tiếng gào thét lại vang lên, theo từng đầu thể xác hồng hoang chuyển biến trạng thái, bọn chúng nhanh chóng tránh thoát [Minh Thiên Đại Mộng] !

Độn quang như sao băng nhao nhao, tiếp tục đánh tới bốn người "Phục Cùng" từ từng phương hướng.

Phía trên Tâm Mộc, mấy cành lá ầm vang rớt xuống, hắn ta vô cùng to lớn như một dãy núi kéo dài nghìn dặm, mang hoa lá sum suê xé rách hư không, chấn động thiên địa, vỗ vào đầu Bùi Lăng.

Khanh!

Bùi Lăng không do dự, lập tức rút ra Cửu Phách Đao, trong chớp mắt tất cả màu sắc ở phương thiên địa này đều rút đi, vạn vật yên lặng, chúng sinh nhạt lại, duy chỉ có hắn vẫn như thường, dường như trung tâm toàn bộ càn khôn.

"Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Giọng Bùi Lăng lạnh băng, to lớn, vang vọng phiến thiên địa này.

Lưỡi đao Cửu Phách Đao sáng tỏ như tuyết, trong nháy mắt chém xuống.

Một vòng trăng non huyết sắc yếu ớt dâng lên!

Ánh trăng ảm đạm, chiếu rọi muôn phương.

Trong cơ thể Tâm Mộc lập tức bộc phát ra ngàn vạn đao ý, thân thể làm cành lá bong ra từng mảng, khí tức tinh thuần, cổ xưa, huyền diệu chảy xuôi ra từ tất cả lỗ thủng, hóa thành từng đạo đao nhọn huyết sắc nhỏ bé, tranh nhau chen lấn bắn đến huyết nguyệt treo cao phía trên.

Đao nhọn huyết sắc nhiều vô số kể, nối liền không ngừng, từ xa nhìn lại như một sợi tơ huyết sắc, nối liền với huyết nguyệt.

Sinh cơ ào ạt tuôn ra nhập nguyệt, làm mặt trăng vốn tinh tế lạnh băng lại to tròn từng chút một.

Tâm Mộc đang đập cành xuống, lá xanh trên đó nhao nhao khô héo, tiêu tán, toàn bộ tiên lực cưỡng ép thúc đẩy bọn chúng sinh trưởng đều bị cưỡng ép rút ra bóc ra, hóa thành vô số đao nhọn huyết sắc, tụ hợp vào một vòng trăng lưỡi liềm kia.

Trong nháy mắt, cành đập xuống phi hôi yên diệt, một kích thanh thế thật lớn của Tâm Mộc lặng yên tiêu trừ.

Lúc này Bùi Lăng lại nâng đao, chém ngang ra.

Mười vạn đao khí đột nhiên sinh ra trong hư không, trong lúc sôi trào mãnh liệt phần luân súc tháp, sóng lớn ồn ào, hư không vỡ nát, đao khí gào thét mang khí thế cuồn cuộn chém thẳng vào trụ cột của Tầm Mộc, nó khí thôn vạn dặm, phong mang tất lộ, như muốn chém toàn bộ phương thiên địa này làm hai!

Oanh! !!

Một tiếng vang chấn trời động đất, đao khí cuồn cuộn bị một đoạn cành như núi lớn ngăn lại.

Tạch tạch tạch két... Vô số nhánh cây khá nhỏ bé yếu ớt lập tức đứt gãy, lá xanh bay tán loạn trong rất nhiều đao khí ma diệt.

Cuối cùng, trên cành cây như ngọn núi lớn có thêm một vết đao kinh khủng sâu có thể thấy tâm, chất lỏng xanh nhạt chậm rãi chảy xuôi, một sợi đao khí cuối cùng tán loạn.

Cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng mãnh liệt từ huyết nguyệt trên trời cao, giọng Tầm Mộc già nua, rộng lớn nói: "Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân!"

Tiếng nói vừa dứt, mặt trời treo cao trên trời bên ngoài di tích lập tức rơi xuống Ngu Uyên.

Cảm giác nóng bỏng thoáng chốc bay lên, mặt trời trên bầu trời như một đốm lửa thiêu đốt toàn bộ phiến thiên địa này.

Chương 2601: Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực!

Tất cả mọi thứ lập tức bắt đầu thiêu đốt.

Mặt đất, bụi bặm, đất cát, hòn đá...

Di tích hoang vu, khắp nơi dấy lên Đại Nhật Chân Hỏa, hừng hực kinh khủng, hư không vặn vẹo.

Vốn Ngu Uyên hơi có về u ám, từ sau thượng cổ thì chưa từng sáng lên.

Bên ngoài di tích lại nhanh chóng tiến vào bóng tối, như màn đêm sớm giáng lâm.

Trật tự điên đảo lập tức bị đốt cháy không còn, mặt đất trở về phía dưới, vòm trời và tán cây Tâm Mộc trở lại bên trên.

Tất cả quy tắc trong Ngu Uyên lại khôi phục bình thường.

Mặt trời huy hoàng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, dòng lũ kinh khủng cực nóng dâng lên mãnh liệt, dường như có thể thiêu đốt toàn bộ phương càn khôn này thành tro tàn!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, thời kỳ hồng hoang, mặt trời dâng lên từ Cam Uyên, rơi xuống Ngu Uyên.

Chỉ là sau khi hồng hoang kết thúc, thiên địa thay đổi, mặt trời lên mặt trời lặn sẽ không tiếp tục liên quan với Cam Uyên, Ngu Uyên.

Đây là tri thức trong truyền thừa của "Chú", trong đó không liên quan nhiều đến con đường tu luyện của nhân tộc, nhưng lại ghi chép không ít loại thường thức hồng hoang này!

Hiện tại, Tầm Mộc thi triển tiên thuật này là đang cưỡng ép điều khiển mặt trời, một lần nữa rơi vào Ngu Uyên đổi ngày đêm!

Bùi Lăng không hiểu nhiều về thiên điều thượng giới, nhưng loại tiên thuật nghịch chuyển quỹ tích nhật nguyệt tinh thần bình thường này đã vi phạm thường thức chúng sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn làm trái thiên cương!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mặt trời đã ầm vang rơi xuống!

Tất cả mọi thứ trong Ngu Uyên, ngoại trừ Tầm Mộc, toàn bộ cháy hừng hực.

Đại Nhật Chân Hỏa chí dương chí cương lập tức nuốt sống toàn bộ nơi đây, bao gồm Bùi Lăng ở trong đó.

Mặt trời to lớn lập tức che đậy toàn bộ vòm trời, màu vàng cuồn cuộn bao phủ toàn bộ thế giới, trong tiếng rít đinh tai nhức óc, nó như chim mong mỏi về tổ hóa thành một dòng lũ thuần màu vàng, thẳng tắp rơi vào Ngu Uyên!

Từ sau thượng cổ, lần đầu tiên Ngu Uyên như vực sâu không đáy bị chiếu sáng hoàn toàn.

Theo ánh mặt trời có thể thiêu đốt vạn vật hạ xuống kiềm chế một chút xíu, vòm trời ảm đạm, màn đêm hoàn toàn giáng lâm.

Đại Nhật Chân Hỏa còn sót lại vẫn tùy ý thiêu đốt, cát đất nham thạch ban đầu đều đã cuộn mình thành lưu ly loang lổ, toàn bộ mặt đất thấp hơn vài thước, quanh người Bùi Lăng có liệt hỏa hừng hực, toàn thân cháy đen, khí tức nhanh chóng hạ xuống, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn bị đốt thành tro tàn!

Thời khắc mấu chốt, mười vòng mặt trời huy hoàng cùng nhau dâng lên từ đỉnh đầu!

Đại Nhật Chân Hỏa mà nước cũng không thể dập tắt, không gì không thiêu cháy như nhận lấy sự hấp dẫn không thể kháng cự nào đó, lập tức điên cuồng lao về phía mười mặt trời.

Trong chốc lát, mười mặt trời nhô lên cao, ánh sáng rực rỡ, sóng nhiệt cuồn cuộn, phía trên bầu trời sáng rực loá mắt như lập tức trở lại ban ngày.

Cùng lúc đó, giọng nói bình tĩnh hùng vĩ của Bùi Lăng truyền ra từ trong ngọn lửa: "Tiền bối từng là cổ tiên một trong ba thần mộc thượng cổ, chứng kiến vô số ầm ầm sóng dậy, bây giờ Đế Tôn yêu tộc lại sử dụng loại tiên thuật làm trái thiên cương, trong mắt không có thiên cương, không tuân theo thiên đạo như thết"

"Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội ác từng đống, tội không thể dung thứ!"

"Lập tức huỷ bỏ tu vi, xóa đi ký ức, đánh vào tiểu thiên thế giới, là trâu là ngựa, trăm sinh muôn đời, không thể nhập đạo!"

Giọng Bùi Lăng hoàn mỹ không một tì vết như ẩn chứa sự uy nghiêm không gì sánh kịp, cảm giác sâm nhiên như miệng ngậm thiên hiến, một lời đã nói ra như luật pháp, thiên điều, không thể làm trái.

Đúng vậy, đây là lời tuyên án của vị tiên nhân hạ giới kia với hắn ở trong mộng cảnh Chân Tiên, nhưng bây giờ bị hắn hoàn toàn dùng lại.

Nghe vậy, dù là Tầm Mộc kiến thức rộng rãi, sống sót năm tháng khó mà tính toán, cũng bị giật mình vì câu này đường hoàng này.

Nhưng ngay sau đó hắn ta lấy lại tinh thần, tiếng nói già nua, rộng lớn: "Tuế tuế niên niên, vạn hỏa trầm uyên!"

Ngay sau đó, thân thể Bùi Lăng tính cả mười vòng mặt trời trên đỉnh đầu hắn lập tức bị một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng trấn áp, lại như mặt trời trên bầu trời vừa rồi, bắt đầu rơi vào trong Ngu Uyên!

Bùi Lăng nhướn mày, Tầm Mộc này là cổ tiên, lại xem thiên điều như không!

Nghĩ tới đây, trong chốc lát hắn không rảnh quan tâm hoàn toàn loại bỏ chân hỏa trên người, chịu đựng đau đớn biển lửa đốt người, vận chuyển [Thực Nhật bí lục] hóa thành dáng vẻ Tô Ly Kinh.

Ngay sau đó: "Tô Ly Kinh" nhắm hai mắt lại đánh ra một đạo pháp quyết mờ mịt, tiếng nói lạnh băng: "Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức quanh người hắn lập tức biến hóa, cao xa, nặng nề, nguy nga, khó lường... Như thiên địa, lặng lẽ bễ nghễ một phương thế giới này, vạn vật chúng sinh.

Toàn bộ phương di tích này như lập tức mất hết sinh cơ, suy bại, tàn tạ, hoang vu, trăn bỏ...

Lúc này: "Tô Ly Kinh" là thiên địa!

Trên trời cao, một khe hở hẹp dài uốn lượn kéo dài, vắt ngang trời cao.

Sau đó, khe hở mở rộng từng chút một, một con ngươi to lớn khó có thể tưởng tượng, lạnh băng hờ hững, khí tức rét lạnh tản ra khí tượng uy nghiêm không gì sánh kịp, như thanh thiên chỉ nhãn nhìn về phía Tầm Mộc.

Chương 2602: Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực! (2)

Tán cây Tầm Mộc khổng lồ như thế giới, chỉ một thoáng lá xanh nhanh chóng rơi xuống như một cơn mưa xanh đổ xuống như trút nước giữa thiên địa này.

Trên cành cây, từng chữ triện khí tức tang thương cổ xưa nhao nhao sáng lên, sau đó từng chữ dập tắt.

Liên tục trúng hai môn tiên thuật làm trái thiên cương, cả cây cự mộc Tầm Mộc rung động, loại hoàn mỹ không một tì vết, khí tức không chút tỳ vết ầm vang thối lui.

"Vô Cấu thái" bị phá!

Huyết nguyệt treo cao phía trên đã hiện ra nửa vòng tròn.

Không đợi thanh thiên chỉ nhãn hoàn toàn mở ra: "Tô Ly Kinh"

tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết phức tạp, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Trên bầu trời, kiếp vân nhanh chóng xuất hiện, sau đó nhanh chóng hội tụ.

Vô số điện xà bốc lên, ánh sáng tím xanh chiếu rọi thiên địa, thiên uy huy hoàng, tràn trề giáng xuống.

Thiên kiếp như ngục lập tức khóa chặt Tầm Mộc.

Oanh!"

Kiếp lôi cuồn cuộn như thác nước cuồn cuộn rơi xuống!

Thanh Yếu sơn.

Dãy núi ven hồ, cỏ cây rậm rì nhao nhao đổ rạp, thiên phú thần thông, thuật pháp, pháp tắc khó mà tính toán gào thét trời cao, nước hồ không ngừng chấn động, nước bốc hơi, mặt đất chấn động...

Bốn bóng dáng đứng yên ven hồ, trong chớp mắt bị gió mạnh mưa rào công kích hoàn toàn chôn vùi.

Bốn người "Phục Cùng" sớm đã chìm vào huyễn cảnh không có chút sức phản kháng nào, lúc này bị đánh cho huyết nhục văng tung tóe, chia năm xẻ bảy, thần hồn cũng bị thiên phú thần thông của một đầu thể xác hồng hoang đánh xuống chia ra từng khúc.

Trong giây lát, thi cốt bày khắp toàn bộ ven hồ, mặt hồ bị nhuộm đỏ, cảm nhận được một sợi tàn hồn cuối cùng của bốn nhân tộc trước mặt cũng bị ma diệt trong uy năng thần thông, mấy thể xác hồng hoang đuổi giết đến mới chậm rãi thu tay lại.

Ngay sau đó, một đầu thể xác hồng hoang loại hổ, sau lưng mọc hai cánh bước nhanh đến phía trước, một ngụm táp tới "Tỉnh Hận" đã hóa thành thi thể, dường như muốn coi nàng là huyết thực của mình.

Nhưng ngay sau đó...

Cạch!

Bộ thể xác hồng hoang này cắn mạnh vào khoảng không, cùng lúc tiếng hàm răng của nó đập vào nhau, thi thể "Tinh Hận" lặng yên tiêu tán, hóa thành hư vô.

Cùng lúc đó, thi thể "Phục Cùng": "Anh Nanh": "Hoài Phố" cũng tan theo mây khói.

Bốn người không để lại bất kỳ huyết nhục gì, hồ nước vốn đỏ hồng lại trong veo.

Mùi máu tanh ven hồ biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại một chút pháp tắc còn sót lại, chầm chậm tản khắp...

Bốn người này là giả!

Thể xác hồng hoang không do dự chút nào, hai cánh khẽ động, lập tức cùng đồng bạn thay đổi phương hướng, chạy tới một nhóm bốn người "Phục Cùng" ở hướng khác vừa cảm giác được.

Thanh Yếu sơn.

Đố Lê cốc.

Một bộ thể xác hồng hoang như giao long, mây khói quanh quẩn, đang từng ngụm từng ngụm gặm ăn thân thể bốn người "Phục Cùng".

Khóe miệng nó máu me đầm đìa, vết máu chảy xuôi xuống.

Máu chảy ào ạt hình thành vũng máu đang không ngừng mở rộng...

Nhưng ăn một lúc thể xác hồng hoang lại cảm thấy như hoàn toàn không ăn uống gì, dù nó gặm ăn thế nào, trắng trợn nuốt thế nào, đều như đang ăn gió uống sương, không có chút huyết thực nào vào bụng, nhất là cảm giác no đủ khi huyết thực tu sĩ nhân tộc đẳng cấp cao vào bụng.

Ngay sau đó, nó phát hiện móng trái giẫm lên một nửa thân thể, móng phải đè đầu lâu, cùng huyết nhục nhấm nuốt trong miệng đều biến thành không khí.

Ngước mắt nhìn quanh lại trống rỗng, đâu còn có thi thể bốn người "Phục Cùng" gì nữa?

Tình cảnh tương tự xảy ra các nơi trong Thanh Yếu sơn.

Ban ngày đột nhiên hóa thành đêm tối.

Có vô số nhóm bốn người "Phục Cùng" bị chém giết, bị thôn phệ, nhưng chẳng mấy chốc tất cả thể xác hồng hoang phát hiện, Trọng Minh tông Đại Thừa bị bọn chúng diệt sát, không có một nhóm nào là thật!

Thời gian chậm rãi trôi qua, hàng ngàn hàng vạn nhóm "Phục Cùng" đã hoàn toàn bị diệt trừ trong Thanh Yếu sơn.

Chỉ có điều toàn bộ đều là giả.

Thần niệm của thể xác hồng hoang rà quét toàn bộ Thanh Yếu sơn, cuối cùng không phát hiện chút tung tích nào của bốn người "Phục Cùng".

Bốn tên Trọng Minh tông Đại Thừa kia đã sớm không còn ở trong Thanh Yếu sơn!

Đây cũng là lý do mà Bùi Lăng không tiếp tục ra tay với bốn tên Đại Thừa kia!

U Tố nộ.

"Bất Quy' lộ.

Hư vô, mơ hồ, trống vắng... Trong hư không hoàn toàn không có bất kỳ tiêu chí gì: "Tư Hồng Khuynh Yến" nhắm nghiền hai mắt như chìm vào giấc ngủ nhưng bước chân lại không ngừng chút nào, vô cùng kiên định đạp không mà đi về một phương hướng nào đó.

Đột nhiên, bốn người "Phục Cùng": "Tinh Hận": "Anh Nanh': "Hoài Phố" không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng "Tư Hồng Khuynh Yến"

"Tư Hồng Khuynh Yến" lập tức mở hai mắt ra, lại đã thức tỉnh từ trong ngủ say.

Không đợi bốn người "Phục Cùng" lấy lại tinh thần, nàng đã nhẹ nhàng nói: "Nơi này là U Tố mộ."

"Bất Quy lộ."

"Không nên quay đầu lại"

Nói đến chỗ này, hơi dừng lại chợt tiếp tục hỏi: "Bốn vị tiền bối, vì sao muốn đến Thanh Yếu sơn?"

Nghe vậy: "Phục Cùng" lập tức biết đây không phải Tư Hồng Khuynh Yến chân chính, mà là pháp tắc của Bùi Lăng biến thành!

Vừa rồi bốn người bọn họ có thể thoát thân từ Thanh Yếu sơn, là Bùi Lăng thông qua pháp tắc ngoại giới này, cưỡng ép chuyển bọn họ từ trong mộng cảnh đến đây!

Chương 2603: Bốn vị tổ sư

Bùi Lăng này chưa Đại Thừa, không ngờ thực lực kinh khủng như vậy!

Chỉ có điều, lần này đối phương ra tay đã trả lại một phần đại nhân quả!

Trong Phù Sinh kỳ cục sau đó...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển: "Phục Cùng" tập trung ý chí, bình tĩnh nói: "U Tố mộ không tiện nói việc này."

"Chờ về tông lại nói chuyện cũng không muộn"

Sau khi nghe xong: "Tư Hồng Khuynh Yến" khẽ gật đầu, lần trước hắn nghe ngóng bí mật Phù Sinh kỳ cục từ "Không Mông" tiền bối: "Không Mông" tiền bối đã từng nói lời tương tự.

Chắc hẳn bốn vị "Phục Cùng"... Năm vị tổ sư, mục đích lần này tiến về Thanh Yếu sơn có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục.

Thế là: "Tư Hồng Khuynh Yến" không hỏi nhiều nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau, một đoàn người đi ra "Bất Quy" lộ, đi đến trước một tòa trà lâu cổ xưa.

Cửa lớn trà lâu đóng chặt, xung quanh sương trắng đậm đặc, lại có [Minh Thiên Chi Vụ] quanh quẩn, hình dáng như ẩn như hiện, khí tức pháp tắc dao động, chen chúc bao quanh nó không thể nhìn trộm chút nào.

"Tư Hồng Khuynh Yến" dừng bước, bình thản nói: "Bốn vị tổ sư có thể về tông trước."

"Đệ tử cũng sẽ nhanh chóng trở về."

Bốn người "Phục Cùng" nhẹ gật đầu, biết đây không phải bản thể Bùi Lăng cũng không nói thêm gì, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Bọn họ vừa đi: "Tư Hồng Khuynh Yến" lại cất bước đi vào bên trong lầu nhỏ, thân hình vừa chạm đến cửa lớn đóng chặt, lại tiêu tán như mây khói, trông như đã xuyên qua cửa lớn tiến vào bên trong trà lâu.

Ngay sau, [Minh Thiên Chi Vụ] cùng đủ loại pháp tắc che lấp trà lâu đều biến mất, trong lâu hoàn toàn yên tĩnh, thảm thực vật âm hàn tùy ý sinh trưởng, cành lá đan xen, rủ xuống xa xa như trướng màn trùng điệp.

Trong phòng tu luyện, quanh người Tư Hồng Khuynh Yến pháp lực bành trướng, khí tức chầm chậm kéo lên, vẫn đang chuyên tâm tu luyện...

Sóng cả vạn khoảnh, mênh mông vô bờ.

Nước biển đen nhánh trông đặc biệt nặng nề, không ngừng chấn động.

Khí tức túc sát tùy ý tản khắp.

Trên hải vực mênh mông, một hòn đảo nở đầy tường vi hai màu đỏ trắng yên tĩnh đứng sừng sững, cành lá đen nhánh quấn giao như lưới, chính giữa hòn đảo là cây dâu lớn thẳng tắp lên, bao trùm cả hòn đảo nhỏ.

Nó cành lá rậm rạp, lượn quanh xoắn nát vô số sắc trời.

Khí tức âm u lạnh lẽo, rét lạnh, tĩnh mịch, hoang vu... Cuồn cuộn lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Dường như chịu ảnh hưởng của hòn đảo này, phóng tầm mắt nhìn tới vùng biển này trống trơn tự nhiên, không có bất kỳ sinh linh gì tổn tại, có sương mù màu xám đen quanh quẩn trên mặt biển như sa mỏng, mờ mịt mơ hồ, không vung đi được.

Bốn đạo độn quang đột nhiên xông phá sương mù, nhanh chóng bão tố lan ra từ trên đảo.

Chính là bốn người "Phục Cùng"!

Bọn họ vừa rời khỏi U Tố mộ, hòn đảo, tường vi, cây dâu lớn sau lưng như bọt biển, lặng yên biến mất, không thấy tăm hơi.

Bốn người "Phục Cùng" không để ý đến U Tố mộ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Chẳng mấy chốc, bọn họ lập tức thấy lít nha lít nhít thể xác hồng hoang trải rộng toàn bộ Thanh Yếu sơn, đủ loại thiên phú thần thông, thiên phú thuật pháp, pháp tắc... Như gió táp mưa rào gào thét xuống, bao vây chặn đánh xung quanh, tàn sát Trọng Minh tông Đại Thừa khắp núi khắp nơi hoang dã.

Không hề nhận ra, bản tôn bốn người bọn họ đã sớm chạy trốn khỏi Thanh Yếu sơn!

Chỉ có điều, lúc này bọn họ có thể nhìn thấy tất cả chuyện xảy ra trong Thanh Yếu sơn, nhưng trong Ngu Uyên có cấm chế hồng hoang che chắn, cho dù lấy tu vi hiện tại của bọn họ, cũng không thể thăm dò trận đại chiến của Bùi Lăng và Tâm Mộc.

Sau sự im lặng ngắn ngủi: "Anh Nanh" già nua nói: "Thật không ngờ, thực lực của Tầm Mộc lại kinh khủng như thết"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, sau đó nói: "Mặc dù lần này nhặt về một mạng, nhưng Phù Sinh kỳ cục chưa bắt đầu đã dùng mất một phần đại nhân quả, đây cũng không phải chuyện gì tốt với chúng ta"

"Càng quan trọng hơn là, sau khi phi thăng thượng giới, phải ăn nói với vị kia thế nào?"

Trong chốc lát bốn người lại chìm vào im lặng, nhưng chẳng mấy chốc "Hoài Phố" lạnh lùng nói: "Việc thượng giới, đi thượng giới lại nói."

"Hiện tại quan trọng nhất vẫn là sự thành bại của Phù Sinh kỳ cục!"

"Tinh Hận" gật đầu: "Không sai!"

"Nếu Phù Sinh kỳ cục thất bại, dù việc thượng giới quan trọng cỡ nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với chúng ta"

"Hiện tại nhân quả giữa chúng ta và Bùi Lăng mới quan trọng nhất!"

"Phục Cùng" nói: "Tiên không thể tính toán."

"Sau khi Bùi Lăng đi vào Độ Kiếp kỳ, đã không thể quan trắc nhân quả trên người hắn."

"Thế nhưng, dù sao hắn cũng là đệ tử dòng chính Thánh tông ta, sinh ở Thánh tông, lớn ở thánh Tông, có nguồn gốc cực sâu với Thánh tông ta. Hơn nữa, trước đó ta cũng đã giúp hắn mấy lần..."

"Lần này hắn ra tay là trả một phần đại nhân quả"

"Nhưng chắc còn chưa trả hết toàn bộ..."

"Hiện tại phải xem bên ngụy đạo đã hỏi ra cái gì."

"Nếu tiên lộ lần này là điểm đại hung, vậy hiện tại chút nhân quả giữa chúng ta và Bùi Lăng chắc chắn không đủ!"

"Nhưng nếu lần tiên lộ này là điểm đại cát... Vậy cũng không cần lo lắng cái gì!"

Nghe vậy, ba người khác lập tức gật đầu.

Chương 2604: Vận khí không tệ!

Bùi Lăng chưa Đại Thừa đã có thể cứu bốn người bọn họ từ trong tay Tầm Mộc, sau khi Đại Thừa, thực lực sẽ có một lần lột xác cao hơn.

Đến lúc đó đối phương mở ra Phù Sinh kỳ cục, sẽ trở nên rất dễ dàng!

Ngay sau đó: "Phục Cùng" lại nói: "Hiện tại Bùi Lăng kế thừa vị trí của Chú đã từng trong U Tố mộ, đợi chút nữa hắn thoát khỏi tay Tâm Mộc, chắc sẽ trực tiếp giáng lâm U Tố mộ giống chúng ta vừa rồi."

"Để lại một người chờ hắn ở chỗ này."

"Những người khác nhanh chóng trở về tông môn khôi phục"

"Trước khi bắt đầu Phù Sinh kỳ cục, nhất định phải giữ được trạng thái đỉnh phong, không thể có bất kỳ thương thế gì!"

"Tinh Hận" lập tức nói: "Thương thế của ta nhẹ nhất, ta lưu lại:

Ba người khác nhẹ gật đầu, mặc dù hiện tại thương thế của bốn người đều cực kỳ nặng nề, nếu không phải Bùi Lăng lấy pháp tắc nghịch chuyển một bộ phận thương thế cho bọn họ, thậm chí căn bản không sống tới bây giờ, nhưng thương thế của "Tinh Hận" thật sự ổn định hơn chút.

Thế là: "Phục Cùng": "Anh Nanh": "Hoài Phố" không nói gì thêm nữa, ba bóng dáng lập tức biến mất.

Biển cả mênh mông, ầm ầm sóng dậy.

Sóng biển cuồn cuộn, tiếng sóng từng trận.

Vô số Thủy tộc hình thù kỳ quái, lóe lên một cái rồi biến mất ở đáy nước.

"Tinh Hận" ngồi xếp bằng một mình trong hư không, tay bắt pháp quyết, bắt đầu thu lấy linh cơ quanh mình, khôi phục thương thế và tiên lực.

Trên trời dài, gió lớn đột nhiên nổi lên, mặt biển ầm vang bốc lên như đang bất an.

Linh cơ bàng bạc trùng điệp bị cưỡng ép cướp đoạt đến từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn thành hang như cái phễu to lớn, liên tục không ngừng quán chú vào trong cơ thể nó.

Một lát sau: "Tinh Hận" đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, nhìn về một phương hướng nào đó, là khí tức yêu tộc!

Trong mắt "Tinh Hận" lập tức lãnh ý sâm nhiên, vừa chịu thiệt thòi trong tay Yêu Đế, một vị đồng môn Đại Thừa vẫn lạc, nàng đang đây lửa giận, tâm trạng tôi tệ, hiện tại đã có yêu tộc đưa tới cửa, vậy phải lấy ra làm huyết thực, cũng không uổng phí nàng đặc biệt ở lại.

Nghĩ tới đây, bóng dáng yểu điệu phía trên trời cao lập tức không thấy tăm hơi.

Vạn Hủy hải.

Biển sâu.

Nước biển đen nhánh nổi lên không ngớt, giao lệ vô số, xoay chuyển như vòng... Một thân thể vô cùng nguy nga đứng lên từ trong biển.

Sóng to gió lớn đủ để lật úp pháp chu cỡ lớn ở trước mặt hắn ta, lại chỉ như chút gợn sóng trong bể tắm.

Biển sâu vô cùng kinh khủng, mặt nước lại chỉ đến ngang eo.

Long Bá Chiến Vương vẫn để trần nửa người trên, lồng ngực rộng lớn rắn chắc, lít nha lít nhít đường vân màu đỏ vàng, hai con ngươi hắn ta sáng rực như lửa, phù văn trên mi tâm càng có vẻ tiên diễm, đường vân màu vàng lấy mi tâm làm trung tâm, lan tràn toàn bộ gương mặt, lại thuận theo cổ nối liền với đường vân trên lồng ngực, trải rộng toàn thân Chiến Vương, vàng ròng rực rỡ, dát lên một tầng ánh sáng màu vàng.

Khí tức của hắn ta vốn cực kỳ cổ xưa, càng thêm dã man, hoang vu, tang thương, như trực tiếp đi tới từ hồng hoang, trong huyết mạch vẫn điêu khắc hoa văn vô số năm tháng trước.

Sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, giọt nước bắn tung toé như mưa rào mưa trút xuống, tiếng động ầm vàng, phần luân súc tháp...

Vây quanh thân thể còn cao ngất hùng tráng hơn dãy núi, tùy ý bành trướng.

Phương thiên địa này muôn hình vạn trạng, Hải tộc to lớn như đảo nhao nhao hoảng sợ bỏ chạy, trong ánh mắt quan sát của Long Bá Chiến Vương lại như cá con bình thường bỏ chạy, đủ loại dao động như vòng vòng gợn sóng, trong lúc đập đờn đã biến mất không thấy bóng dáng.

Tranh loại báo, sau lưng năm đuôi như màn hình đạp không mà đến; trên mặt biển phía dưới hắn ta, một lối đi không có bất kỳ nước đọng gì đột nhiên mở ra, Phi nhanh chân đi ra từ bên trong; sóng lớn cuồn cuộn, thể xác lộng lẫy nhảy lên một cái, Tu Xà lơ lửng, hắn ta thân rắn to lớn như núi cao, vắt ngang trời dài.

Nhìn qua ba tên yêu tôn trước mặt, Long Bá Chiến Vương khẽ gật đầu, tiếng nói như sấm: "Có thể, hiện tại ta sẽ đi gặp Đế Tôn!"

Tranh nói: "Đi theo chúng ta!"

Nói xong, ba tên yêu tôn lập tức thi triển thuẫn pháp, nhanh chóng chạy tới Thanh Yếu sơn.

Long Bá Chiến Vương nhấc chân, bước ra một bước, biển gầm sóng to lập tức có vạn khoảnh sóng cả vút qua.

Nhưng ba tên yêu tôn và Long Bá Chiến Vương một trước một sau vừa đi không bao lâu, một bóng dáng uyển chuyển đột nhiên đi ra từ trong hư không, chặn ở phía trước bọn họ.

Bóng dáng này nhỏ bé như một hạt bụi với thể xác yêu tộc khổng lồ.

Nhưng ngay lúc bóng dáng như hạt bụi nhỏ này xuất hiện, ba tên yêu tôn và Long Bá Chiến Vương lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn sang, một luồng uy hiếp kinh khủng, cường đại như lưỡi dao treo đỉnh, ầm vang tản khắp từ quanh người bóng dáng nhỏ bé này!

Trong chốc lát, trong mắt ba tên yêu tôn và Long Bá Chiến Vương nhìn thấy không phải một nhân tộc nhỏ bé như cát bụi, mà là núi xương trắng uốn lượn đến trời, là huyết hải thi hài xếp từng đống, là huyết tinh tàn sát như thực chất đập vào mặt!

Đây là một vị Ma tôn Trọng Minh tông!

Phù Sinh kỳ cục sắp mở ra, Trọng Minh tông Ma tôn không bế quan tu luyện ở bên trong tông môn, tại sao lại chạy tới Vạn Hủy hải?

Chương 2605: Vận khí không tệ! (2)

Ba tên yêu tôn và Long Bá Chiến Vương lập tức như gặp kẻ địch mạnh!

Cùng lúc đó: "Tinh Hận" thản nhiên liếc nhìn ba tên yêu tôn, vật liệu yêu thú Thanh Yếu sơn... Vừa vặn lấy ra rút gân lột da, uống máu ăn thịt!

Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn sang Long Bá Chiến Vương.

Đại Thừa kỳ Long Bá tộc...

Một bộ vật liệu tu luyện cỡ lớn mà thôi, cùng làm thịt!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Tinh Hận" không do dự chút nào, lập tức đưa tay chộp một cái, một trái tim to lớn còn đang chầm chậm nhảy lên trực tiếp xuất hiện trong tay nàng.

Khuôn mặt Phỉ lập tức vặn vẹo, trong con mắt duy nhất lộ ra vẻ thống khổ cực độ, tim hắn ta truyền đến một cơn đau nhức dữ dội trước nay chưa từng có, lại là trái tim bị "Tỉnh Hận" cưỡng ép lấy đi!

Thấy "Tinh Hận" ra tay, Tu Xà và Tranh đồng thời phát ra tiếng gầm lên giận dữ, Tu Xà há miệng, một đoàn ngũ sắc xen lẫn sương độc lập tức phun về phía "Tinh Hận".

Thân thể Tranh nhanh chóng bành trướng, lợi trảo vung vẩy, đầu ngón tay rét lạnh như mũi nhọn hung hăng vồ xuống "Tinh Hận".

Oanh! !!

Một cái cốt thủ to lớn mang theo màu sắc ám lục xuất hiện trước người "Tinh Hận", nhẹ nhõm đố được trảo kích của Tranh.

Cốt thủ màu sắc ảm đạm, sương độc mới chạm đến lập tức bị nó nhanh chóng hấp thu.

Trong chớp mắt, phía trên di cốt lại thêm một tầng màu sắc lộng lẫy, sương độc hoàn toàn tiêu trừ, không tạo thành bất kỷ ảnh hưởng gì cho "Tỉnh Hận".

Lúc này: "Tinh Hận" há mồm, cắn một cái vào trái tim đang đập trong tay.

Trên trái tim lập tức bị gặm nuốt ra một cái lỗ hổng nho nhỏ, nhịp nhảy lên của nó lập tức trở nên vô cùng kịch liệt!

"Tinh Hận" chậm rãi nhai nuốt, khóe miệng có dòng máu ào ạt chảy xuôi, nhỏ xuống vạt áo, sau đó thuận theo góc áo vẩy xuống biển cả, nhuộm đỏ mặt biển từng chút một.

Sắc mặt nàng say mê như đang hưởng thụ món ngon vô thượng gì đó, ngay cả cốt thủ màu sắc ám lục trước mặt nàng cũng như hơi biến mất.

Phỉ lập tức đau đến không kiềm chế được, đến tầng thứ tu vi này của nó, trái tim bị cướp đi có thể tái sinh!

Nhưng thủ đoạn của Ma tôn nhân tộc này đặc biệt bá đạo quỷ quyệt, bị nàng gặm đi bộ phận trái tìm như trong nơi tối tăm đã hoàn toàn thuộc về đối phương, không thể khôi phục!

Nó đột nhiên có loại trực giác mãnh liệt, một khi trái tim bị Ma tôn nhân tộc này ăn sạch, nó sẽ trực tiếp mất mạng!

Dường như biết tình huống nguy cấp, Long Bá Chiến Vương lập tức ra tay, hắn ta đưa tay nắm thành quyền, vung ra một quyền không có chút xinh đẹp nào, mang theo tiếng sấm gió đánh tới "Tinh Hận'.

Quyền phong lạnh thấu xương như muôn sông nghìn núi âm vang đè xuống, khí thế cuồn cuộn, cuốn lên vạn dặm gió mây, thủy khí thảm độc, sóng thần che đậy bầu trời.

Trong hư không bên cạnh "Tinh Hận" lập tức duỗi ra một cái cốt thủ to lớn như che khuất bầu trời, cốt thủ cũng nắm thành quyền, trên ngón tay trắng đục sinh ra từng đạo cốt thứ sắc nhọn như đao, ngang nhiên đón lấy Long Bá Chiến Vương.

Oanh! !!

Hai nắm đấm đều to lớn rắn chắc đụng vào nhau, bộc phát ra sóng khí kinh khủng, trên đại dương bao la vốn đã không yên tĩnh lập tức bắn tung toé lên sóng lớn ngợp trời như núi nặng, trên trời cao tầng mây vỡ vụn, quấy như sợi bông.

Lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ mặt biển nhấc lên sóng lớn như muốn thẳng vào mây xanh, sóng thần thay nhau nổi lên, cuồn cuộn đến nơi xa.

Ngay sau đó, trên nắm tay Long Bá Chiến Vương đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu vàng óng, ngọn lửa kia thuần túy, hừng hực, bá đạo, xương quyền lập tức như củi khô, không trở ngại chút nào bị điểm đốt!

Tạch tạch tạch...

Khoảnh khắc cốt thủ vỡ nát, cự quyền như ngọn núi khổng lồ của Long Bá Chiến Vương ầm vang rơi đập.

Trên mặt "Tinh Hận" lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức chạy tới bên cạnh.

Oanh! !!

Cự quyền rơi vào mặt biển, trong ngàn dặm lập tức xuất hiện một lỗ thủng to lớn, nước biển im hơi lặng tiếng hóa thành ngàn vạn hơi nước, phi thăng trong mây.

Sắc trời cuồn cuộn, chiếu rõ thêm lục địa trần trụi, đã thấy thẻm lục địa mọc đây loại tảo, lúc này cháy đen một mảnh mơ hồ lộ ra lớp lưu ly, lại lộ ra dấu vết của một quyền ấn.

"Tinh Hận" đi ra từ trong hư không không xa, trong tay nàng vẫn câm trái tim hoạt bát kia, lại như viên than bị đốt sạch, đã bị ngọn lửa mạnh đốt diệt.

Cùng lúc đó, vẻ mặt cực kỳ đau khổ của Phỉ đã được xoa dịu, vị trí trái tìm của hắn ta lại truyền đến tiếng nhảy lên nặng nề mạnh mẽ.

Trên hải vực vốn trời sao không mây đột nhiên mưa to như trút nước, trộn lẫn hơi nước tràn trề, mờ mịt toàn bộ thiên địa.

Khí tức tanh mặn tản khắp tứ phương, ngàn vạn gợn sóng bắn tung toé.

Trong nước mưa cuồn cuộn: "Tinh Hận" nhìn qua Long Bá Chiến Vương, từ tốn nói: "Bản nguyên?"

Long Bá Chiến Vương không trả lời, lại là một quyền gào thét như núi, đập về phía "Tinh Hận".

Quyền phong lạnh thấu xương như ngàn vạn lưỡi dao đập vào mặt, ngọn lửa đồ vàng vô cùng sáng tỏ như một vòng mặt trời, từ từ dâng lên cao, chiếu khắp phương thiên địa này.

Thấy Long Bá Chiến Vương không trả lời, khóe miệng "Tinh Hận"

hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Vận khí không tệ!

Nàng vừa vặn thiếu một đầu "Bản nguyên"!

Để pháp tắc "Bản nguyên" ở trên một bộ vật liệu tu luyện này, thật sự quá lãng phí!

Chương 2606: Chậm chạp

Nghĩ tới đây, quanh người "Tinh Hận" lập tức hiện ra từng cái khô lâu cao lớn như núi non, những khô lâu này đều đội giáp trụ, áo giáp sáng rõ chiết xạ ánh sáng lạnh ngàn vạn, trong tay cầm pháp bảo lưỡi dao, khí tức kinh khủng mênh mông.

Oanh! !!

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên.

Một con ngươi vô cùng to lớn vắt ngang vòm trời, treo cao trên trời, cao xa, lạnh băng, hờ hững, uy nghiêm... Quan sát chúng sinh vạn vật.

Lúc này con ngươi đã mở ra hơn phân nửa, dường như chỉ thiếu một chút cuối cùng có thể hoàn toàn mở ra!

Tâm Mộc cao ngất thẳng tắp từ vực sâu, phía trên nó có một vòng huyết nguyệt yên tĩnh giữa trời, lít nha lít nhít đao nhọn nhỏ bé đang dâng lên mà ra từ trong tất cả miệng vết thương của Tầm Mộc bên, lao tới trăng tròn.

Huyết nguyệt càng ngày càng tròn, đã gần như viên mãn.

Tán cây như một thế giới khổng lồ, cành lá trên cùng hóa thành tro bụi từng chút một, không kịp rì rào rơi xuống đã bị dòng lũ đao nhọn lôi cuốn, trùng điệp tuôn về phía trăng tròn.

Tạch tạch tạch két...

Trong tiếng vỡ vụn rợn người, toàn bộ thân cành của Tầm Mộc có ngàn vạn đao ý tùy ý bắn ra, ngay lúc từng mảnh gỗ vỡ vụn bay ngược ra, sinh cơ ào ạt đều tụ hợp vào huyết nguyệt.

Lúc này, toàn bộ trên không Ngu Uyên là kiếp vân ứ đọng nặng nề, tầng mây đen như mực, tím xanh lấp lánh trời cao, kiếp lôi cuồn cuộn như thiên hà đứt gãy, gào thét bổ về phía Tâm Mộc.

Cành lá lượn quanh, toàn bộ thân cây Tầm Mộc không ngừng rung động, quan tài trống không trên đó nhao nhao rơi vào Ngu Uyên như trái cây chín mọng cuối thu.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng vừa thi triển xong một môn tiên thuật cuối cùng, đã không duy trì được dáng vẻ Tô Ly Kinh, sau khi quanh người lắc lư một trận, lập tức khôi phục hình dáng cũ.

Thân thể của hắn chịu tác dụng từ tiên thuật của Tầm Mộc, rơi xuống Ngu Uyên càng lúc càng nhanh.

Ngay lúc Bùi Lăng cũng sắp hóa thành một dòng lũ lớn giống mặt trời trước đó, hoàn toàn rơi vào Ngu Uyên, cuối cùng mười vòng mặt trời huy hoàng trên đỉnh đầu hắn đã rút khô toàn bộ một điểm chân hỏa cuối cùng thiêu đốt trên người hắn.

Mười vòng mặt trời ánh sáng rực rỡ, khí tức của hắn càng thêm bành trướng cuồn cuộn, mơ hồ tăng thêm chút ý cổ xưa, càng gần với mặt trời chân chính.

Trong ánh sáng hừng hực, thân hình Bùi Lăng lập tức dừng lại, ngay lúc này mười vòng mặt trời tiếp tục rơi xuống Ngu Uyên cũng đổ ngược, âm vang chui vào trong cơ thể hắn.

Ánh sáng vạn trượng thêm vào một thân.

Đại cục đã định!

Bùi Lăng không do dự chút nào, khí tức tà ác, bạo ngược, hỗn loạn, sa đọa, hắc ám... Quanh người ầm vang cuồn cuộn như biển gầm nổi lên sóng to, gào thét khuấy động, hoành hành bốn phương.

Hắn cầm Cửu Phách Đao, đột nhiên chém về phía Tâm Mộc!

Đao khí huyết sắc như sóng to gió lớn hóa thành một mảnh huyết hải thuần túy, gào thét về phía gốc cự mộc che trời đứng thẳng giữa thiên địa kia.

Đao khí khắp nơi, hư không vỡ nát từng chút một, gió bão hỗn độn chưa sinh ra đã bị chôn vùi.

Huyết hải trào lên, dẫn động muôn hình vạn trạng.

Độc lâu, âm u lạnh lẽo, ác ý, nguyền rủa... Khó mà tính toán tràn ngập trong đó như giòi trong xương, theo đao khí thẳng hướng về phía Tầm Mộc.

Thấy đã phân thắng bại, thời gian xung quanh Tâm Mộc đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp!

Những thứ rơi vào Ngu Uyên đầu tiên như tàn nhánh, nát lá, quan tài trống rỗng, cát đá, tàn lửa... Đột nhiên từ tốc độ vô cùng nhanh, biến thành chậm chạp gần như đứng im, như là ốc sên vô hình leo lên hư không.

Sau đó, Bùi Lăng chém một đao khí về phía Tầm Mộc, một khắc trước sóng cả mãnh liệt, một khắc sau như ngưng trệ thành bức tranh, như toàn bộ phương thiên địa này bị một luồng lực lượng cường đại vô hình cưỡng ép điều chỉnh chậm tốc độ, trong nháy mắt như tam thu.

Tiếng vù vù vang lên, kiếp lôi cuồn cuộn vốn đang lao về Tầm Mộc cũng trở nên vô cùng chậm chạp.

Rõ ràng khoảng cách với Tâm Mộc đã gần trong gang tấc, lại từ đầu đến cuối không thể chân chính rơi xuống, dường như giữa hai bên cách một cái lạch trời không thể vượt qua.

Trên trời cao, tốc độ con ngươi to lớn mở ra cũng cực kỳ chậm chạp, như muốn dừng lại.

Tốc độ trở về huyết nguyệt của vô số đao khí nhỏ bé như dừng lại, chỉ có thể phát hiện tiến độ rất yếu ớt.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chưa biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm thấy tư duy, động tác của mình cũng bắt đầu trở nên chậm.

Hắn không do dự chút nào, lập tức đứng im bất động, lực lượng pháp tắc lặng yên tiêu tán, trong đầu hắn lập tức rõ ràng!

Chỉ có điều Bùi Lăng nhanh chóng nhận ra, tất cả khí lưu, tàn nhánh nát lá, đất cát, tiên thuật, đao khí... Quang người mình đang không ngừng trở nên chậm, lại không bị pháp tắc "Người gỗ" của hắn ảnh hưởng, không có bất kỳ sự vật gì đứng im cùng hắn!

Trong chốc lát, lấy Tầm Mộc làm trung tâm, tất cả ở trong toàn bộ Ngu Uyên, toàn bộ Thanh Yếu sơn, sau đó là toàn bộ phương thế giới này... Đều trở nên vô cùng chậm chạp.

Trong nơi hoang dã yên lặng, Linh ngư nhảy ra mặt nước, ngậm chặt một con phi trùng bay ngang qua, nó khó khăn lắm trở về trong nước, từng vòng gợn sóng mới lên, toàn bộ thế giới đột nhiên chậm lại.

Chương 2607: Chiến Tâm Mộc

Đầu Linh ngư đã đâm vào ao nước, dấy gợn sóng đang nổi lên trên mặt ao to như vậy.

Nhưng thật lâu không thể trở về trong nước, chỉ có thể chui vào nước từng chút một, gợn sóng từng tầng như vô cùng vô tận.

Nhìn tình cảnh vô cùng quỷ dị này, trong lòng Bùi Lăng không khỏi cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

Đây không giống pháp tắc, cũng không có vết tích tiên thuật...

Hắn không biết Tầm Mộc đang thi triển thủ đoạn gì, thậm chí thủ đoạn này có phải do Tầm Mộc thi triển hay không, cũng không thể xác định!

Nhận ra tình huống không đúng, Bùi Lăng lập tức muốn trực tiếp đổi "Nhân"!

Nhưng trong chớp mắt tâm thần chìm sâu vào thức hải, hắn lập tức phát hiện trong nơi tối tăm như có một đầu trật tự không thể kháng cự ngăn cản, khiến hắn căn bản không thể làm được!

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, lúc trước hắn đối mặt với [tạo hóa chi chủng], ý chí Chân Tiên từng dạy hắn thủ đoạn đổi "Nhân" để đối phó [tạo hóa chi chủng].

Hiện tại, mặc dù Tầm Mộc không phải ý chí Chân Tiên nhưng cũng là một vị cổ tiên sống sót vô số năm tháng, chắc chắn cũng có thủ đoạn tương tự!

Ngay lúc này, phía trên Tâm Mộc đột nhiên duỗi ra một cành cây um tùm, tráng kiện như ngọn núi, mang theo phong lôi cuồn cuộn hung hăng nện xuống Bùi Lăng!

Lúc này, tất cả quanh mình vẫn đang vô cùng chậm chạp, nhưng lúc Tâm Mộc ra tay hết thảy như thường, dường như căn bản không chịu ảnh hưởng bởi thời gian chậm chạp!

Cành cây sắc bén như roi, ngang nhiên đập xuống, cuốn lên gió mây vạn dặm, khí thế cuồn cuộn.

Bùi Lăng lập tức không rảnh suy nghĩ nhiều, tuyết nhận chiếu khắp hư không, Cửu Phách Đao ngang nhiên chém ra.

Xoạt!

Động tác của Bùi Lăng cũng vô cùng nhanh chóng, vừa rồi pháp tắc "Người gỗ" không thể khiến tất cả xung quanh đứng im, lại khiến hắn thành công tránh khỏi trật tự vạn vật chậm rãi!

Chỉ có điều, trong chớp mắt đao khí chém ra, huyết sắc cuồn cuộn lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, dường như phải trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, mới có thể đến gần Tầm Mộc...

Keng! !

Ngay sau đó, cành cây như ngọn núi đã nện đến gần Bùi Lăng, trong một tiếng kim thiết đập vào nhau làm người ta ù tai, Cửu Phách Đao cùng cành cây đập mạnh vào nhau, đốm lửa nhỏ và chất lỏng đồng thời bắn tung toé như mưa.

"Tiên thuật làm trái thiên cương?" Bùi Lăng lạnh lùng hỏi, cả người hắn lập tức biến hóa, tất cả âm hàn, tà ác, sa đọa... Tan thành mây khói, hắn đạp không mà đứng, một loại khí tức huyền diệu khó tả, hoàn mỹ không một tì vết lặng yên hiện ra.

Tiếng nói của Tâm Mộc ầm vang như sấm đình: "Đây đã là thiên cương!"

Tiếng nói vừa dứt, từng thể xác hồng hoang khí tức hoàn mỹ lại hiện ra bên trong Ngu Uyên.

Khí tức cổ xưa che ngợp bầu trời, tất cả thể xác như thủy triều phun trào bao quanh Bùi Lăng từng tầng.

Rống! !

Trong tiếng gào thét rung trời động đất, thể xác hồng hoang khó mà tính toán lập tức đánh tới Bùi Lăng.

Một khắc trước khí tức còn hoàn mỹ không một tì vết, một khắc sau lập tức trở nên điên cuồng, hỗn loạn, sa đọa, bạo ngược...

Từng cái miệng to như chậu máu không ngừng mổ lớn, mở lớn, lại mở lớn, thể xác vặn vẹo, kéo duỗi, kéo dài, trở nên vô cùng quái đản như dung hợp thành một mảnh kỳ quái cùng hư không xung quanh, duy chỉ có răng nhọn sâm nhiên, lực lượng thôn phệ tăng nhiều.

Lợi trảo sắc bén cũng nhiễu sóng, vô số xúc tu âm vang tuôn ra từ trong khe hở ngón tay, phiêu đãng hư không, vung vẩy lộn xộn tán như tua cờ.

Thể xác hồng hoang vốn lông vũ sáng rõ, màu da bóng loáng, chỉ một thoáng chuyển hóa thành đủ loại hình thù kỳ quái, khí tức hỗn độn che ngợp bầu trời.

Cùng lúc đó, Ngu Uyên nhúc nhích, mặt đất chấn động, trong chớp mắt bắn mạnh ra lít nha lít nhít màu xám đen rễ cây như súng như điện, đâm thẳng về phía Bùi Lăng.

Trên bầu trời, lá xanh đông đúc, vô số cành màu nâu hóa thành lưỡi dao rét lạnh như mưa to rơi xuống, điên cuồng lao về phía Bùi Lăng.

Trên trời dưới đất, ánh sáng lạnh lấp lóe, bốn phương tám hướng, hỗn độn phun trào, toàn bộ Ngu Uyên chìm vào một mảnh ảm đạm, khói mù che khuất bầu trời, như muốn lập tức bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Trong ảm đạm, Bùi Lăng đạp không mà đứng như mắt bão lúc gió lốc lên, ngàn vạn công kích bao quanh như một chiếc thuyền con giữa sóng to gió lớn, dao động ầm ầm, hắn nhỏ bé như một hạt bụi, trông như đã mất tất cả sức lực giãy giụa.

Sắc mặt Bùi Lăng bình thản, không có biến hóa chút nào.

Sau khi tiến vào "Vô Cấu thái", hắn có thể cảm giác được rõ ràng suy nghĩ của mình trở nên cực kỳ tỉnh táo, lý trí, tâm niệm hơi đổi, ý niệm lộn xộn tuôn ra như nước thủy triều, vô cùng nhanh nhẹn, cứ như tình cảnh chấn động tâm hồn đến mức nào cũng không thể kích thích ra chút gợn sóng trong lòng hắn.

Xoạt!

Lưỡi dao phá nát hư không, Bùi Lăng như mũi tên đột nhiên di chuyển, hắn lao về phía một đầu thể xác hồng hoang đã nhiễu sóng thành lợi trảo rét lạnh, sau đó chém xuống một đao!

Thân đao Cửu Phách Đao hoa mỹ như đêm tối ngày hè, trong lúc bối rối như kéo ra một đạo Ngân Hà trùng điệp, vạch ra một đạo đường vòng cung hoàn mỹ giữa không trung.

Cùng lúc đó, thể xác hồng hoang lợi trảo cũng vung về phía Bùi Lăng.

Chương 2608: Chiến Tầm Mộc (2)

Lợi trảo "Hỗn Độn thái" tầng tầng lớp lớp, dường như trải rộng vô số không gian, lại như tràn ngập toàn bộ vùng trời này, dường như chỉ một trảo này có thể thiên đao vạn quả tất cả trước mắt, xé thành vô số mảnh vỡ!

Oanh!"

Cửu Phách Đao và thể xác hồng hoang lợi trảo hung hăng chém cùng một chỗ, so với lợi trảo khổng lồ, trường đao có về mỏng manh gầy yếu.

Nhưng một trảo như bẻ gãy nghiền nát này lập tức bị nhân tộc và trưởng đao nhỏ bé như cát bụi trước mặt ngăn trở, khó mà tiến thêm.

Chỉ một thoáng, đao trảo bộc phát ra kình khí cường đại, ầm vang nổ tung!

Trong hư không có từng tầng gợn sóng có thể nhìn bằng mắt thường, chấn động như sóng, gào thét đến nơi xa, nơi nó đi qua vạn vật vỡ vụn như bột mịn.

Đôi bên chỉ giằng co một chớp mắt ngắn ngủi, ngay sau đó...

Oanh!

Thể xác hồng hoang như một ngôi sao vẫn lạc, trong nháy mắt bay ngược ra, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất.

Trong rung động dữ dội, bụi mù nổi lên bốn phía, thẳng lên mây xanh, mặt đất sợ run rạn nứt.

Giữa không trung, Bùi Lăng không nhúc nhích tí nào, khí tức quanh người lại từ hoàn mỹ không tì vết, trở nên hỗn loạn điên cuồng!

"Hỗn Độn thái"!

Nhưng đúng lúc này vô số thể xác hồng hoang đã lao tới trước người hắn, ngàn vạn lợi trảo vồ xuống, vô số cái miệng to như chậu máu tranh nhau chen lấn gặm nuốt hắn!

Đôi mắt Bùi Lăng lạnh băng, khuôn mặt dần dữ tợn, trên trán như nhiễm lên một vòng điên cuồng, Cửu Phách Đao lập tức liên tục chém ra, hóa thành khí tức sa đọa, hỗn loạn, bạo ngược, ác ý... Như bóng núi chồng ầm vang ra theo lưỡi đao.

Tiếng kim thiết va chạm nhau dày đặc như mưa rào đánh vào bàn vàng, chấn động trời cao!

Chỉ một khoảnh khắc, Bùi Lăng đã vung ra mấy chục vạn đao, nơi lưỡi đao đi qua máu tươi hắt vẫy vòm trời, chân cụt tay đứt quái đản nhao nhao rơi xuống như lá rụng, trong tầm mắt huyết sắc cuồn cuộn, khí tức hỗn độn tùy ý tản khắp, không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì khác.

Đao ý vô cùng kinh khủng mang theo vô tận âm u lạnh lẽo tà ác, xông lên trời không!

Cứ như thủy triều mãnh liệt đụng phải đê đập kiên cố, tất cả thể xác hồng hoang đối đầu chính diện với Bùi Lăng, như bọt nước đập vào trên đê cao cuốn ngược mà quay về, bay ngược ra.

tứ chi tiêu tán ra khí tức hỗn độn cuồn cuộn như thiên nữ tán hoa, ngổn ngang lộn xộn rơi xuống.

tứ chi thể xác hồng hoang bị chém đứt dâng trào ra huyết dịch đỏ hồng. Bên trong huyết dịch hiện ra vô số quỷ quái, khí tức nhiễu sóng ầm vang mà lên, nhúc nhích quái đản, leo ra từ trong vũng máu, kịch liệt biến thành sinh linh hình thù kỳ quái, cắn xé về phía Bùi Lăng.

Lưỡi đao Cửu Phách Đao vẽ qua, đao ý cao ngất, trong chớp mắt lại trảm diệt nó...

Trường đao không ngừng chém ra, trên dưới quanh người Bùi Lăng cũng vô thức thêm vô số vết thương ghê rợn, những vết thương này còn đang không ngừng mở rộng, chuyển biến xấu, đây là sự ăn mòn tới từ "Bản nguyên" khác!

Sương nhận chém ngang ra, cuối cùng một đạo lợi trảo rơi xuống, đã giải quyết tất cả thể xác hồng hoang, chưa thấy sắc trời đã thấy vô số rễ cây cùng cành mang vô tận ý lạnh, lấy khí thế rào rạt đã từ trước sau trên dưới, đâm tất cả về phía hắn!

Khí tức tử vong mãnh liệt, đập vào mặt mà tới!

Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh!

Trong chớp mắt, Bùi Lăng đã rơi vào cảnh phải chết!

Vào mấu chốt sinh tử tồn vong, thọ nguyên của hắn chợt hạ xuống, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng mênh mông!

Đây là [Mạt Đạo Khuynh Tiên] !

Trong nháy mắt, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tu vi của mình như bước vào cảnh giới hoàn toàn mới nào đó chưa từng cảm nhận.

Đủ loại vô cùng tối nghĩa đã từng nhìn đến, không thể nào nắm lấy điểm mấu chốt, lúc này nghĩ đến lại là linh cảm nhao nhao, thông suốt.

Pháp lực quanh người hắn lập tức lột xác, như lập tức siêu thoát khỏi phương này thiên địa, trong nơi tối tăm không ngừng cất cao, một loại mờ mịt, cao xa, huyền diệu lặng yên hiện ra.

Bùi Lăng lập tức có cảm giác, đây là tiên lực!

Những rễ cây cùng cành vốn mau lẹ như điện đến từ bốn phương tám hướng, lúc này tốc độ lập tức thả chậm mấy lần trong mắt hắn.

Phương thiên địa này rõ ràng rành mạch ở trong mắt hắn, không còn chút ảm đạm mơ hồ nào nữa. Tất cả mọi thứ rõ ràng sáng tỏ như xem vân tay trên bàn tay.

Dường như ngay cả ánh sáng cũng thả chậm bước chân, chờ đợi quyết định và sự thay đổi của hắn.

Một loại trực giác áp đảo thương sinh, có thể làm chúa tể vạn vật tự nhiên sinh ra!

Đại Thừa kỷ!

Tám mươi mốt kiếp Đại Thừa!

Mặc dù thuật pháp tạm thời tăng cảnh giới, nhưng điều này như gần trong gang tấc cách nhau một đường, lại là một trời một vực, độ kiếp là phàm, Đại Thừa nhập tiên!

Tiên phàm cách nhau như lạch trời!

Khí tức của Bùi Lăng lập tức biến hóa, tất cả tà ác, âm u lạnh lẽo, ảm đạm, bạo ngược, sa đọa... Tan thành mây khói, trạng thái hoàn mỹ không một tì vết lại giáng lâm.

"Vô Cấu thái"!

Rét lạnh xâu không, Cửu Phách Đao lập tức chém ra.

Đao ảnh trùng điệp như núi như biển, như hắt vẫy một mảnh đêm tối ngày hè, tinh hà cuồn cuộn, sự sắc bén phá vỡ căng gãy cùng rễ cây, cành khó mà tính toán hung hăng đụng thẳng vào nhau.

Chương 2609: Giết!

Tiếng động mỗi một kích như hồng chung đại lữ, chấn động phương càn khôn này, bộc phát ra lực lượng như đủ để hủy thiên điệt địa.

Keng keng keng keng keng...

Tiếng vang đinh tai nhức óc càn quét thiên địa, thời gian ngắn ngủi không đến nửa hơi, tất cả rễ cây cùng cành đâm về phía Bùi Lăng đều bị một trảm mà đứt.

Khí tức hỗn độn tiêu tán, rễ cây cùng cành đứt gãy chảy ra chất lỏng đỏ hồng và ám lục xen lẫn, vô số tơ lụa ám lục mảnh như sợi tóc sinh ra, nhanh chóng ngừng lại miệng vết thương, sau đó ngọ nguậy như vật sống nhanh chóng tái sinh.

Trong chớp mắt, mặt ngoài vết thương đứt gãy có càng nhiều rễ cây cùng cành sinh ra, liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới Bùi Lăng...

Hắc hạt xen lẫn, tuôn ra như thủy triều.

Từ trên cao quan sát xuống, lít nha lít nhít rễ cây cùng cành càn quét như sóng to gió lớn thuần túy tạo thành từ rắn hủy, gầm thét, cuồn cuộn, bành trướng, trùng điệp lao về phía Bùi Lăng.

Một vòng sương lạnh từ từ bay lên.

Cửu Phách Đao bay múa như ảnh, Bùi Lăng không ngừng vung chặt, tàn nhánh lá rụng bay lả tả, trong chớp mắt đứt gãy sinh ra càng nhiều rễ cây cành, rễ cây cùng cành đứt gãy đâm vào hư không, trong nháy mắt lại tùy ý sinh trưởng.

Như thủy triều tăng vọt, lại như sóng to gió lớn tuỳ tiện, trong nháy mắt tạo thành một cái kén mộc to lớn.

Bên ngoài kén mộc còn có càng nhiều rễ cây cùng cành tràn vào trong đó, khiến nó không ngừng tăng lớn.

Khí tức hỗn độn tản khắp, kén mộc không ngừng nhúc nhích bành trướng như vật sống.

Cho đến một lúc, không có càng nhiều rễ cây cùng cành gia nhập trong đó, kén mộc đã trở nên vô cùng to lớn, nhét đầy toàn bộ Ngu Uyên.

Khí tức trong kén hư ảo gần như không có, dường như tất cả đều kết thúc, tất cả đều đã kết thúc!

Nhưng ngay lúc này...

Cạch!

Một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền ra, ầm vang quanh quẩn trong mảnh thiên địa ảm đạm yên tĩnh này.

Phía trên kén mộc đột nhiên xuất hiện một vết rạn nhỏ bé.

Ngay sau đó...

Tạch tạch tạch két...

Tiếng giòn vang liên miên không dứt, phía trên kén mộc tranh nhau chen lấn xuất hiện từng khe hở như mạng nhện, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thân kén.

Khí tức kinh khủng rét lạnh cuồn cuộn trào ra từ trong kẽ nứt kén mộc!

Oanh! !!

Kén mộc lập tức chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát, một bóng người huyền bào cầm đao ngạo nghễ đứng đó.

Trên dưới quanh người hắn vết thương chồng chất, bạch cốt sâm nhiên, khí tức lạnh thấu xương như đao mênh mông cuồn cuộn, mặc dù quần áo tàn tạ, toàn thân đẫm máu nhưng lại có một loại ý hoàn mỹ tràn ngập toàn thân.

Trong chớp mắt thoát khốn, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức phản thủ làm công, thân hình hóa thành một đạo độn quang màu đen, trong nháy mắt đánh tới thân chính của Tầm Mộc!

Trong hư không, dòng lũ lại xuất hiện.

Từng đầu thể xác hồng hoang đạp không hiện ra, trong nháy mắt chặn đường đi của Bùi Lăng.

Bùi Lăng không có bất kỳ nhượng bộ gì, trường đao ngang nhiên chém xuống!

Lợi trảo, răng nanh, đầu roi, sừng dài... Thân thể cường hãn mà dị chủng hồng hoang lấy làm tự hào đều chia năm xẻ bảy dưới lưỡi đao.

Dòng máu cuồn cuộn hắt vẫy trời cao, nội tạng, tứ chi, thân thể hóa thành huyết nhục đây trời, rơi xuống.

Không có bất kỳ một đầu thể xác hồng hoang nào, có thể chống nổi một đao trên tay Bùi Lăng!

Tốc độ của Bùi Lăng không dừng lại một chút, trong khoảnh khắc giết ra từ trong thể xác hồng hoang như triều dâng, tiếp tục lao về phía Tâm Mộc.

Nhưng thấy khoảng cách với Tâm Mộc càng ngày càng gần, những thể xác hồng hoang không sợ chết kia ngược lại không còn tiến lên ngăn cản, mặc cho Bùi Lăng lao thẳng về phía bản thể Tâm Mộc.

Lúc cảm thấy nghi ngờ, Bùi Lăng đã xông đến gần Tầm Mộc, Cửu Phách Đao trùng điệp chém xuống, nhưng vào lúc này hắn chợt thấy động tác, tư duy, tốc độ tiên lực vận chuyển của mình trở nên vô cùng chậm chạp!

Phốc! !

Ngay lúc Cửu Phách Đao sắp trảm trúng Tầm Mộc, một sợi rễ cây màu xám đen như tiêu thương đột nhiên đâm Bùi Lăng từ phía sau, lộ ra từ ngực, hoàn toàn xuyên thủng toàn bộ thân thể hắn!

Bùi Lãng đột nhiên bị thương nặng, uy năng [Mạt Đạo Khuynh Tiên] phát huy tới cực điểm, khí tức của hắn vốn kinh khủng mênh mông, lần nữa tăng vọt!

Trong nháy mắt hắn xông phá tất cả trật tự của phương thiên địa này, tốc độ vừa trở nên chậm chạp như ốc sên, trong chớp mắt khôi phục như thường, thậm chí trở nên càng nhanh hơn trước đó!

Oanh!"

Cửu Phách Đao mang theo vô tận lăng lệ, rắn chắc trảm vào thân chính của Tầm Mộc.

Một đạo vết đao kinh khủng lập tức xuất hiện trên trụ cột Tâm Mộc, chất lỏng màu xanh thẫm ào ạt chảy ra, thuận theo thân cây trượt xuống Ngu Uyên như thác nước mới sinh.

Không đợi Bùi Lăng lại trảm đao thứ hai, rễ cây đâm xuyên qua lồng ngực Bùi Lăng đột nhiên vung ra.

Ẩm!

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, Bùi Lăng lập tức bị một luồng lực lượng lớn không thể ngăn cản quăng bay ra, đập ầm ầm xuống đất, bụi mù bùng lên, tản khắp như sương mù, lấy vết rách như mạng nhện làm trung tâm, nứt ra bốn phương tám hướng.

Thể xác hồng hoang khó mà tính toán quanh mình lập tức lại ra tay, đánh tới Bùi Lăng.

"khụ khụ khụ.." Bùi Lăng ho kịch liệt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu đen, lập tức đứng lên từ trong cái hố to bị hắn đập ra.

Chương 2610: Đồ đằng

Lỗ máu trên ngực hắn nhìn mà giật mình, pháp tắc bám vào trên vết thương còn đang không ngừng ăn mòn, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, nhưng sinh mệnh lực của tu sĩ Đại Thừa kỳ cực kỳ ương ngạnh, loại tổn thương chắc chắn phải chết với tu sĩ Hợp Đạo kỳ trở xuống, lại không hề ảnh hưởng đến thực lực của hắn vào thời khắc này!

Thậm chí dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên], hắn còn cường đại hơn bất cứ lúc nào trước đó!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thể xác hồng hoang như thủy triều đã giết tới trước mặt.

Khí tức Bùi Lăng biến hóa, một khắc trước hoàn mỹ không một tì vết như là tạo vật tỉnh mỹ nhất giữa thiên địa, một khắc sau đã hóa thành hỗn loạn, điên cuồng, ngang ngược... Tập hợp lại, như hóa thân tà ác của thế gian.

"Hỗn Độn thái"!

Không quan tâm rất nhiêu thọ nguyên không ngừng tiêu hao, Bùi Lăng lập tức vung đao, cùng trùng sát đến thể xác hồng hoang trước người, chém giết cùng một chỗ.

Trong tiếng động trộn lẫn giữa lưỡi dao cắt chém nhục thể, trảo đuôi phá không gào thét, miệng to như chậu máu cắn nuốt, huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng, khí tức hỗn độn nhét đầy thiên địa, âm u lạnh lẽo, tà ác, hỗn loạn, đọa hóa...

Huyết nhục vẩy xuống đầy đất điên cuồng nhiễu sóng, sinh linh càng ngày càng quái đản bò lên từ trong vũng máu, gia nhập chiến đấu...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Không biết qua bao lâu, trên mặt đất bao la, Bùi Lăng một người một đao đứng thẳng giữa thiên địa.

Tất cả thể xác hồng hoang đều đã hóa thành biển thịt đây đất, xếp như núi, dòng máu tung hoành chảy xuôi, nhấn chìm mặt đất hoang vu.

Mùi huyết tỉnh dày đặc quanh quẩn như thực chất, như cột khói xông lên trời không, chiếu rọi trời cao như lửa, sự cổ xưa đặc hữu thuộc về thượng cổ, xen lẫn dã tính yên tĩnh tản khắp theo rất nhiều huyết dịch dị chủng hồng hoang, dường như màu đỏ ửng to lớn này đã đốt sạch khí tức hồng hoang sau cùng.

Không gian tàn tạ, gió bão hỗn độn lúc sinh thời diệt, trong hư không đao khí mẫn diệt sinh cơ của một bộ thể xác hồng hoang cuối cùng, trong nơi tối tăm như có một tiếng rên rỉ to lớn, ầm ầm vang lên!

Pháp tắc cổ xưa khó mà tính toán, như lá rụng cuối thu bay lả tả chui vào Ngu Uyên.

Ngu Uyên đỏ hồng như hòa làm một thể với vòm trời, trong mênh mông chỉ thấy màu máu cuồn cuộn.

Thấy Tầm Mộc không còn ra tay, ý tà ác, hỗn loạn, sa đọa quanh người Bùi Lăng lập tức thu liễm, khí tức hoàn mỹ lặng yên hiện ra.

Ngay sau đó, hắn lấy ra một vốc đan dược và thiên tài địa bảo linh cơ dạt dào, lập tức nhét vào trong miệng.

Trong chớp mắt dược lực cuồn cuộn tan ra, trong bụng như có chân hỏa cháy hừng hực, hóa thành dòng nước ấm tản vào toàn thân, tiên lực trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Bùi Lăng đột nhiên bình tĩnh nói: "Tiền bối, ngươi chống đỡ không được bao lâu!"

Tiếng nói khó khăn lắm rơi xuống, kiếp lôi đánh xuống trên trời cao, cho dù tốc độ chậm chạp không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng qua thời gian dài như thế, lôi đình cũng đã sắp bổ tới tán cây Tầm Mộc.

Đao nhọn khó mà tính toán nhỏ bé hội tụ thành dòng lũ trùng điệp, trở về huyết nguyệt.

Trên bầu trời, huyết nguyệt cũng trở nên càng tròn hơn, dường như chỉ thiếu một bước cuối cùng, trăng tròn sẽ hoàn toàn thành hình!

Con ngươi to lớn vắt ngang vòm trời lại mở ra một chút...

Thời gian trở nên chậm rãi, lại không phải đứng im!

Ba môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm], [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này đã sắp hoàn thành!

Dường như đã sớm biết một ngày này sẽ đến, tiếng nói Tầm Mộc ầm vang như sấm: "Ta là Tâm Mộc đồng thọ cùng trời đất. Cho dù càn khôn đại biến, ta cũng sừng sững đến nay."

"Khí số dù tuyệt, chiến ý vẫn còn."

"Cuối cùng Tam Mộc hồng hoang không để các ngươi sử dụng!"

Tiếng nói rơi xuống, tất cả "Bản nguyên" vừa rơi xuống Ngu Uyên, chỉ một thoáng đều hấp thu không còn!

Trên thân cây Tâm Mộc vốn đã tàn tạ không chịu nổi, bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Trên cành cây hiện ra đường vân phức tạp huyền diệu, trong chớp mắt mắt ngưng tụ thành từng đồ đằng ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng ròng sáng láng bỏng mắt như ngọn lửa đang thiêu đốt, ầm vang bay vút lên; ý xanh thắm tĩnh mịch như biển, chỉ nhìn một cái đã cảm giác hơi nước tràn trề đập vào mặt mà tới, sẵn sàng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào; một vòng xanh nhạt lơ lửng không cố định, khi thì ôn nhu như mưa xuân trơn bóng, khi thì cuồng bạo muốn càn quét tất cả, trong nhẹ nhàng linh động có vô tận cuồng bạo chất chứa; nhợt nhạt nặng nề như núi cao biển rộng, dường như có thể gánh chịu vạn vật, lại như có thể mai táng vạn vật, khí tức tang thương gần như thành thực chất...

Mỗi một đồ đằng đều tràn ngập kinh khủng khí tức cổ xưa, hủy diệt.

Tất cả tán cây, điểm nhánh của Tầm Mộc thoáng cái chôn vùi, kiếp lôi sắp đánh xuống lập tức thất bại, lại kéo giãn khoảng cách với thân thể nó.

Trong chớp mắt tro tàn bay lả tả, bay múa đây trời, Tâm Mộc cao ngất chỉ còn lại cô phong như trụ cột.

Trên đó có đồ đằng lấp lánh, nhiều vô số kể.

Ngàn vạn đồ đằng này lấy một loại phương thức huyền diệu phân bố toàn bộ trên cành cây, dường như cũng hợp thành một cái đồ đằng càng thêm to lớn.

Chương 2611: Đồ đằng (2)

Lúc này, Tầm Mộc nhìn lại là một cột trụ đồ đằng to lớn không có gì sánh kịp!

Nó hàm chứa tất cả đồ đằng thời kỳ hồng hoang, đứng sừng sững giữa thiên địa đã trải qua vô số năm tháng ở phương hồng hoang này.

Trong nháy mắt, khí tức Tâm Mộc trở nên vô cùng kinh khủng, khí tức cổ xưa tang thương tùy ý cuồn cuộn, dường như thời đại man hoang lúc trước lại sắp giáng lâm!

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, lúc này Tâm Mộc mang đến cho hắn một cảm giác, dường như đã vượt qua vị tiên nhân chân chính hạ giới mà đến kia!

Hắn lập tức vận chuyển công pháp tới cực điểm, cố gắng khôi phục tiên lực, cùng rất nhiều thương thế trên dưới cả người.

Hiện tại thời gian ở phương thiên địa này có chậm chạp, ba môn tiên thuật kia cũng đến tình trạng sắp hoàn thành!

Hiện tại Tâm Mộc không ngăn được ba môn tiên thuật kia!

Hắn chỉ cần chống đỡ đến khi ba môn tiên thuật hoàn toàn giáng lâm, hắn sẽ thắng trận chiến này!

Không!

Cho tới bây giờ Tâm Mộc chưa từng tiến hành phòng ngự chân chính, hắn ta đã sớm chuẩn bị phải chết!

Trận chiến này, mặc kệ hắn sống hay chết, Tâm Mộc đều vẫn lạc!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chỉ nghe giọng nói như lôi đình của Tầm Mộc lại vang vọng phương thiên địa này: "Ta sinh ở Hỗn Độn, trưởng thành ở Thái Cổ."

"Chở tiên thần, phật nhật nguyệt, che phủ bốn phương, che chở chúng sinh!"

"Hồng Mông hàng mang, vu hích đến châu"

Nói xong, đồ đằng như ngọn lửa thiêu đốt phía trên Tâm Mộc ầm vang vọt lên!

Ánh sáng đỏ vàng tăng vọt, ngút trời như trụ, như muốn không ngớt.

Đông, đông, đông... Tiếng động như nổi trống truyền ra từ trong đồ đằng, chấn động toàn bộ phương thiên địa này.

Đồ đằng chầm chậm nhảy nhót theo, một bài ca dao tối nghĩa, cổ xưa đột nhiên vang lên: "Bạt vực càn rỡ, thiếu sót lệ phóng túng"

"Che gấu bôi mặt, trống đào đuổi đi."

Tiếng ca dao như từ rất nhiều sinh linh cùng kêu lên mà hát, khẽ nhìn so le, lại tràn ngập ý chân thành, lúc lọt vào tai mơ hồ thấy được vô số năm tháng trước đó, bộ tộc nào đó trên hồng hoang mênh mông thành kính chuẩn bị tế phẩm, vây quanh trụ đồ đằng như lửa lớn ngập trời, vừa múa vừa hát...

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy thân thể mình bắt đầu khoa tay múa chân nhảy lên theo nhịp ca dao.

Dừng chân, khom lưng, vặn eo, đưa tay... Mỗi một động tác đều giống với tiết tấu nhảy nhót của đồ đằng, không khác gì điệu tế múa vừa thấy trong thoáng chốc!

Hắn thay đổi sắc mặt, cưỡng ép khống chế hai chân của mình dừng lại, nhưng hai tay nửa người trên lập tức tiếp tục múa.

Hắn lập tức mạnh mẽ dùng hai tay ôm lấy thân thể, hai chân và đầu lại không nhịn được bắt đầu vặn vẹo...

Sau khi làm xong mỗi một động tác vũ đạo, Bùi Lăng đều rõ ràng cảm giác được, thân thể, lực lượng, lý trí... Từng bước trở nên điên cuồng, hỗn loạn!

Ngay sau đó, đạo đồ đằng thứ hai phía trên Tâm Mộc đột nhiên tràn ra ánh sáng!

Màu xanh thẫm như thiên hà treo ngược, chiếu rọi toàn bộ mảnh càn khôn này, tận là xanh ngọc.

Khí tức bành trướng từ trong đồ đằng mãnh liệt tràn ra, Ngu Uyên to như vậy ánh nước đung đưa, dường như trở lại năm tháng ngày xưa, uyên tẩu uông dương, cuồn cuộn không ngừng.

Lũ lụt cuồn cuộn có tiết tấu kỳ dị, ca dao trúc trắc cùng với thế nước to lớn cuồn cuộn bốn phương: "Phong hung có tuổi, thiên nghiệt khó chống"

"Hiến hi tể sinh, tế ngã thần linh"

Trong tiếng ca, Bùi Lăng vốn khó khống chế thân thể, lập tức nhảy nhót càng thêm kịch liệt.

Chẳng mấy chốc, đạo đồ đằng thứ ba lấp lánh ánh sáng đột nhiên đi chuyển.

Bùi Lăng như thấy được bão táp từ trên trời rơi xuống, quét ngang Thiên Sơn, ngăn trở vạn vật.

"Thương Linh đổi luật, dư quỷ thấm mang"

"Chấn đồng liệt múa, đào cung trục ương"

Trong tiếng gió gào thét, dáng múa của Bùi Lăng lập tức trở nên càng thêm điên cuồng!

Loại hoàn mỹ không một tì vết trên người hắn bị cưỡng ép đánh vỡ, khí tức cả người dần bắt đầu chuyển biến hướng "Hỗn Độn thái".

Trong lòng Bùi Lăng cảm giác nặng nề, đây không phải hắn chủ động sử dụng "Hỗn Độn thái", càng giống một loại lực lượng cường đại nào đó, cưỡng ép chuyển biến "Vô Cấu thái" thành "Hỗn Độn thái"!

Biết tình huống nguy cấp, Bùi Lăng cưỡng ép khống chế tay phải của mình, trong chớp mắt nhảy ra một dáng múa quái đản, thuận thế cắm Cửu Phách Đao vào mặt đất.

Trong chốc lát, Cửu Phách Đao chui vào mặt đất không nhúc nhích, toàn bộ thân hình của Bùi Lăng cũng không nhúc nhích.

Đây là đầu pháp tắc "Bản nguyên"..."Người gỗ" kia, hiện tại trong thế giới vô cùng chậm rãi này, pháp tắc "Người gỗ" không thể sinh ra tác dụng với thiên địa, nhưng lại có thể sinh ra tác dụng với hắn!

Ngay lúc này, ánh sáng nhợt nhạt phía trên bức đồ đằng thứ tư đột nhiên sáng rực khí tức già nua nặng nề nhét đầy càn khôn!

"Úc nghỉ hành bắc, thương hồn đãng đãng"

"Ngũ tự câu trần, phục duy thượng hưởng"

Trong tiếng ca dao cổ xưa tang thương, mặt đất nhợt nhạt uốn lượn vạn dặm, hội tụ sinh linh thải y bôi mặt, vây quanh đồ đằng cổ xưa trụ đánh trống ca múa.

Chân trần đạp mặt đất, bụi mù bắn tung toé bốc hơi lên cao như lang yên cuồn cuộn.

Khí tức dã man tản khắp muôn phương.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích nhưng tiên lực và pháp tắc trong cơ thể lại không bị khống chế bắt đầu xao động, cuồng bạo.

Chương 2612: nghi thức cổ xưa

Ngay sau đó, đạo đồ đằng thứ năm bắt đầu lấp lánh.

Một tiếng thanh lệ, đánh nát trời cao.

Trong hoảng hốt như có hai cánh che trời ầm vang giương lên, đôi mắt sáng rực như dao như điện, khí thế hung bạo thẳng vào mây xanh.

Bóng dáng mạnh mẽ nhẹ nhàng liệt không mà đi, quỹ tích xuyên qua vòm trời như cầu vồng vắt ngang, bảy sắc lộng lẫy, ánh sáng ngàn vạn.

Phía trên mặt đất, chúng sinh nhao nhao phủ phục lễ bái.

Có tiếng ca dao mơ hồ vang lên, đứt quãng, vô cùng thành kính:

"Phượng Hoàng... Kiều kiều... Đọ sức tại thương cực..."

Thân thể Bùi Lăng vẫn không nhúc nhích, nhưng bên cạnh hắn chợt thêm hai bóng người huyền bào giống hắn như đúc, tay vung chân xoay, điên cuồng mà múa.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, là đầu pháp tắc "Chúng"

kia!

Hắn chịu tác dụng của "Người gỗ", thân thể có thể đứng im nhưng pháp tắc, tiên lực trong cơ thể hắn vẫn chịu ảnh hưởng của điệu múa đồ đằng!

Trong khoảnh khắc, đạo đồ đằng thứ sáu ánh sáng lưu chuyển.

Rống!

Trong tối tăm như có tiếng gầm gừ chấn động thiên địa.

Bóng dáng hùng tráng cường kiện như dãy núi uốn lượn, bay lượn trên trời.

Ánh sáng tím xanh sáng tắt như mây mù, quanh quẩn ở bên.

Vấy và móng rạng rỡ, lấp lóe trong mây trong lôi.

Râu dài phiêu đãng như thắt lưng, sừng hươu nhẹ động, cương phong xé rách tối tăm đã đi xa vạn dặm.

Tiếng ca dao cổ xưa vang lên theo, quanh quẩn giữa thiên sơn vạn thủy: "Phi Long dược dược, lôi đình từ chỉ"

"Vô duật điêu thương, lịch thế di quang"

Thân thể Bùi Lăng không động đậy chút nào, bên cạnh hắn lại thêm hai bóng người giống hắn như đúc, bốn bóng dáng không khác biệt đều chiếm một phương, vây hắn vào giữa, giơ tay nhấc chân, điên cuồng múa không ngớt.

Tình cảnh này lập tức khiến hắn nhớ tới nghi thức hiến tế trong [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Hai người cực kỳ tương tự, nhưng ở rất nhiều chi tiết lại rất khác biệt.

Tình huống hơi không đúng!

Tu vi hiện tại của hắn chịu tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên 1, đã là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp có thể đặt song song với chín vị tổ sư đã từng của nhân tộc!

Nhưng hiện tại đối đầu với gốc Tầm Mộc đã sớm bị chín vị tổ sư đánh trọng thương, đã vô cùng suy yếu, hắn lại liên tục rơi vào thế yếu!

Năm đó Tầm Mộc ở thời kỳ đỉnh phong, tất nhiên sẽ càng mạnh hơn!

Rốt cuộc chín vị tổ sư nhân tộc kia chiến thắng đối phương như thế nào?

Hay là nói, từ lúc bắt đầu hắn đã bỏ sót cái gì đó...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, đạo đồ đằng thứ bảy ầm vang dâng lên!

Trong tối tăm, bốn biển ầm vang, đại dương mênh mông bát ngát.

Trời biển tối tắm như một thể.

Một mảnh màu đen bao la đột nhiên hiện lên như toàn bộ lục địa xuất thế, vạn khoảnh nước biển cuồn cuộn rơi xuống, vô số vòng xoáy đột nhiên sinh diệt.

Đại dương mênh mông vốn tĩnh mịch, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, hóa thành biển gầm sóng to.

Sóng lớn cuồn cuộn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trùng điệp đập trên giáp rùa khổng lồ, lại như kiến càng lay cây, chưa thể tạo thành chút ảnh hưởng nào cho hắn ta...

Màu sắc mai rùa đen như mực, oánh nhuận sáng ngời, đường vân tự nhiên mọc đầy giăng khắp nơi.

Những đường vân kia xen vào nhau tinh tế, hàm ý huyền diệu như cất giấu đủ loại huyền bí quá khứ tương lai của phương thế giới này... Bốn chân như trụ, chống lên thể xác khổng lồ, lúc quay đầu ánh mắt lạnh thấu xương, khí thế ngang ngược như thực chất, gào thét càn quét.

Ca dao vẩy rơi bồng bềnh trong gió biển tanh mặn.

Bùi Lăng không nhúc nhích, bốn bóng người bên cạnh hắn đột nhiên biến thành tám bóng người, quay chung quanh điên cuồng nhảy múa, dáng múa càng có vẻ điên cuồng lộn xộn hơn vừa rồi, những bóng người này như đã hoàn toàn mất đi thần trí, tứ chi như co rút không ngừng run run.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy một cơn buồn ngủ nồng đậm đánh tới, dường như chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lập tức ngủ say ngàn năm vạn năm!

Là đầu pháp tắc "Ngủ" kia!

"Chúng" và "Ngủ" đều không phải pháp tắc "Bản nguyên"!

Lần tiếp theo, khả năng là đầu pháp tắc "Quên" kia!

Lại tiếp sau đó, chỉ sợ là pháp tắc "Bản nguyên" của hắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên có trực giác mãnh liệt.

Một khi tất cả pháp tắc mà hắn nắm giữ đều bị điệu múa đồ đằng ảnh hưởng... Kết cục tốt nhất của hắn là hóa thành một đạo đồ đằng mới, dung nhập vào trong Tầm Mộc thời khắc này!

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, khuôn mặt Bùi Lăng đột nhiên bắt đầu biến ảo, trong nháy mắt hắn hóa thành dáng vẻ Tô Ly Kinh.

Lúc này, đạo đồ đằng thứ tám lặng yên sáng lên.

Cự hổ trắng noãn không tì vết nhanh chân đi ra từ trong dãy núi, mắt vàng trong vắt quan sát chúng sinh, cơn gió dài màu xanh nhạt quấn lấy thân thể, thể xác nguy nga, bước chân lại im ắng, da lông như tuyết mới trong sáng ưu nhã.

Tiếng ca dao vang vọng quanh quẩn giữa dãy núi, nhỏ vụn như cát, tản vào thời gian.

Cảnh tượng ngày xưa biến mất như mây khói: "Tô Ly Kinh" không nhúc nhích đứng bên cạnh Ngu Uyên, phục khắc thể vây quanh hắn điên cuồng múa không tiếp tục tăng lên, lại có mười bộ thi khôi toàn thân xanh đen, cứng cỏi như thiết tỉnh được tinh luyện, áo giáp chỉnh tề đột ngột xuất hiện, giang hai tay chân nhảy múa theo.

Thấy [Thực Nhật bí lục] đã có tác dụng, trong lòng "Tô Ly Kinh" vững vàng, lúc này không do dự chút nào, khuôn mặt lại biến ảo.

Chương 2613: Bóc ra pháp tắc

Cả người "Tô Ly Kinh" như gợn sóng biến ảo một trận, lập tức hóa thành dáng vẻ U Tố mộ "Tù".

"Tù" và Băng Thanh đều là thủ hạ của "Vong", lúc trước từng tranh đoạt tạo hóa "Chú" với hắn!

Ngay lúc này, đạo đồ đằng thứ chín bắt đầu sáng tắt như hô hấp.

Thụy Thú đầu dê, chân sói, mái vòm, đuôi trâu, độc giác, người khoác ngũ thải bước trên mây mà đến, đôi mắt hắn ta thản nhiên, khí tức quanh người cuồn cuộn mênh mông.

Thân hình "Tù" bất động, mười tám bóng dáng xung quanh đạp đất điên cuồng múa, bụi mù tỏ khắp, trong tay mỗi một bóng dáng đột nhiên có thêm một chiếc lồng đan bằng mây tre lá.

Chợt, khuôn mặt "Tù" lại biến hóa.

Một văn sĩ trung niên xuất hiện ôm lấy áo lông thuần trắng, mặt mũi đầy vẻ, chính là "Úc", "Úc" cũng là quỷ vật U Tố mộ, cũng từng tranh đoạt tạo hóa "Chú" cùng hắn...

Lúc này, đạo đồ đằng thứ mười lấp lóe...

"Úc" không nhúc nhích tí nào, mười tám bóng dáng vây quanh hắn điên cuồng múa không ngừng, không tăng nhiều, không giảm bớt, cũng không thêm ra bất kỳ sự vật gì, chỉ có điều về mặt tất cả bóng dáng đều trở nên sầu não uất ức, dường như toàn bộ phương thiên địa này lại không bất cứ ý nghĩa gì.

Trong nháy mắt, khuôn mặt thân hình "Úc" lại một lần nữa như mặt hồ bị gió đêm quét qua bắt đầu đong đưa.

Trong nháy mắt, đã hóa thành dáng vẻ tên tiên nhân hạ giới kia.

Bùi Lăng từng thấy toàn bộ diện mạo của vị tiên nhân hạ giới kia trong Vĩnh Dạ mộng cảnh, lúc ấy đối phương còn mưu toan huỷ bỏ tu vi, xóa đi ký ức, đánh vào tiểu thiên thế giới, là trâu là ngựa, trăm sinh muôn đời, không thể nhập đạo...

Ngay sau đó, bức đồ đằng thứ mười một ầm vang sáng lên!

Trọng Minh tông.

Chẩm Thạch Tô thị, tổ địa.

Từng tầng cấm chế vờn quanh một tòa động phủ ở trong lòng núi.

Linh khí tràn trễ ngưng đọng như mây khói, mờ mịt cả phòng.

Vô số phù văn sáng tắt trong hư không, vờn quanh chủ vị phía trên thềm son.

Trong lư đồng Toan Nghê ba chân mạ vàng có một trụ linh hương, phun ra hơi khói màu mực, càng có vẻ âm u lạnh lẽo.

Tô Ly Kinh kim quan hoa phục, ngồi xếp bằng hai mắt hơi khép, đang chuyên tâm tu luyện.

Thời gian xung quanh vô thức trở nên vô cùng chậm chạp.

Tốc độ phù văn sáng tắt gần như ngưng trệ, mãi mới có thể lấp lóe một lần; linh khí mây khói vốn nhu hòa lưu chuyển, ngưng trệ như họa quyển; cột khói trong lư đồng duy trì hình dạng bay thẳng lên đỉnh động, thật lâu không thay đổi.

Tô Ly Kinh không hề phát hiện thời gian trở nên chậm chạp, hô hấp của hắn ta hít vào thở ra cùng với tốc độ vận chuyển công pháp, duy trì tiết tấu chậm chạp không khác nhau chút nào, giống như đúc cảnh tượng xung quanh.

Ngay lúc này, hắn ta đột nhiên nhảy lên một cái, động tác mau lẹ như điện, lại đột nhiên tự tay cắt ngang tu luyện, bắt đầu tay chân cùng sử dụng, nhảy lên vũ đạo điên cuồng.

Thể xác đã hành động, nhưng tư duy của Tô Ly Kinh vẫn chậm chạp, trong chốc lát căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Sau khi nhảy một hồi lâu, hắn ta mới đột nhiên phát hiện, pháp tắc của hắn ta... Mất rồi!

Sắc mặt Tô Ly Kinh lập tức thay đổi nhưng thân thể căn bản không dừng được, hắn ta nhảy càng ngày càng điên cuồng, bước chân lảo đảo càng nhảy càng lộn xộn, thần trí dần trở nên hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo...

U Tố nộ.

Sương trắng tùy ý tràn ngập, cổ mộc chết héo, cành lá giương nanh múa vuốt, chỉ thẳng lên vòm trời, âm khí nặng nề ngưng kết thành giọt nước, thỉnh thoảng nhỏ xuống trong rừng.

Mùi máu tanh dày đặc chầm chậm tản khắp.

Từng chiếc lồng có to có nhỏ treo trên đầu cành, trông như từng chiếc hoa đăng phàm tục.

Trong mỗi một cái lồng đều chứa mấy phàm nhân tứ chi đều đủ, tinh thần vô cùng khoan khoái, lúc này khuôn mặt những phàm nhân này không biểu tình, ngây ra như phỗng, dường như đã mất đi tất cả cảm xúc của người sống, như cái xác không hồn, không có chút vui thú nào trên đời.

Ánh mắt tất cả phàm nhân đều đờ đẫn tập trung vào một đầu quỷ vật toàn thân trắng như tuyết.

Quỷ vật kia loại người, áo bào trắng da trắng, gần như hòa làm một thể với sương trắng, lông mày thấp xuống hai mắt, sâu trong con ngươi có ánh lửa đen nhánh chậm rãi nhảy nhót.

Chính là "Từ.

Lúc này, nó đang nắm lấy một nửa thân thể phàm nhân, chậm rãi găm ăn.

Phàm nhân trong lồng chỉ vô thần nhìn tình cảnh này như gia súc bị nuôi nhốt, sớm thành thói quen với tình cảnh máu tanh này, không có bất kỳ dao động tâm trạng và hành động kịch liệt gì.

"Tù" gặm khối huyết nhục từng chút một, động tác của nó đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp.

Vết máu chậm rãi trượt xuống khóe miệng, người sống xung quanh hít thở cùng ngẫu nhiên điều chỉnh tư thế, bỗng dưng kéo dài dằng dặc.

Mỗi một động tác, mỗi một lần di chuyển đều như bị phân giải thành từng hình tượng đơn độc ngưng trệ, cần cực kỳ lâu mới có thể hoàn thành.

"Tù" không cảm thấy bất cứ điều khác thường nào, nó rất bình tĩnh nhìn qua rất nhiều chiếc lồng trước mặt.

Bên trong đều do người sống mà nó nuôi nhốt trong những hòn đảo ở bên Vạn Hủy hải kia, vừa hiến tế cho nó.

Chỉ tiếc, thiên hạ hiện tại nhân tộc vi tôn.

Chương 2614: Bóc ra pháp tắc (2)

Vì vậy, nó chỉ có thể ăn những huyết nhục phàm nhân không có chút tu vi nào, thỉnh thoảng lại có thể nếm thử hương vị tán tu.

Nhưng tu sĩ chín môn phái lớn, nhất là những thiên kiêu pháp lực tỉnh khiết, tu vi thâm hậu, nhục thân được rèn luyện lô hỏa thuần thanh, hay là tu sĩ cấp cao, cho tới bây giờ đều chưa từng thưởng thức.

Lần trước tranh đoạt tạo hóa của "Chú", vốn cũng có một cơ hội, chỉ là sau này nó cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, huyết thực tới tay đột nhiên biến mất...

Đang nghĩ ngợi: "Tù" đột nhiên dừng ăn, ngay sau đó động tác của hắn ta tăng tốc, bắt đầu cuồng loạn múa.

Giống với Tô Ly Kinh, tốc độ khiêu vũ của nó nhanh vô cùng, nhưng tư duy lại cực kỳ chậm chạp, chờ đến khi phát hiện không đúng, pháp tắc hắn ta nắm giữ đã hoàn toàn biến mất...

U Tố nộ.

Sương trắng đầy trời.

Từng sợi lụa trắng rủ xuống từ trên trời cao, trên mỗi một sợi lụa trắng đều treo ngược một người sống.

Tất cả người sống nam nữ lão ấu đều không khóc không làm loạn, trên mặt của mỗi người đều hiện ra về tham lam nồng đậm.

Một văn sĩ trung niên khoác áo lông đứng chắp tay, hắn ta nhíu mày như tâm sự nặng nề, ý buồn giận như thực chất.

Ở sau lưng nó, một gã sai vặt áo xanh nhắm mắt theo đuôi, cả khuôn mặt gã sai vặt mọc đây lít nha lít nhít cái miệng, chính là "Tham Nô".

Lúc này, Tham Nô đang bưng đầu một phàm nhân, mút vào tuỷ não.

"Úc" yên tĩnh nhìn Tham Nô ăn.

Đây đều là tế phẩm trong làng ở trên đảo vừa tiến cống, không có tu vi, nó không có nhiều hứng thú, so với việc tự mình nhấm nháp loại huyết thực thấp kém này, nó càng thích lấy ra cho Tham Nô ăn.

Tất cả xung quanh đều vô cùng chậm chạp, như đột nhiên ngưng kết thành một bức tranh.

Lúc này: "Úc" đột nhiên đưa tay, động tác thật nhanh đạp đất mà múa.

Nhảy một lúc, vẻ mặt "Úc" đột nhiên thay đổi, nó đã mất đi pháp tắc của mình...

Phù Sinh cảnh.

Trong lúc kỳ quái, bên cạnh một bàn cờ.

Vị tiên nhân hạ giới mà đến liễm áo ngồi xếp bằng, trên bàn cờ trước mặt hắn cờ đen lẻ tẻ, quân lính tan rã, cờ trắng lại lưu loát, khí thế cuồn cuộn, bao vây cờ đen từng vòng, không còn chút sinh cơ nào nữa.

Tay tiên nhân cầm cờ trắng, đặt vào một vị trí nào đó, cờ xuống cục thành, thắng bại đã phân!

Bàn cờ này, hắn ta lại thắng!

Ngay sau đó, huyết nguyệt trên đỉnh đầu hắn ta như bị một luồng lực lượng vô hình xóa đi, lặng yên biến mất.

Một cảm giác không tì vết, hàm chứa hoàn mỹ lại tản khắp ra.

"Vô Cấu thái" lại hiện ra!

Từ ngày đó tiến vào Phù Sinh cảnh, cho đến bây giờ hắn ta đã đánh tất cả năm bàn cờ, lúc này mới thành công giải trừ tất cả thủ đoạn mà hai Đọa Tiên vị kia hạ ở trên người hắn ta!

Đương nhiên, năm bàn cờ này đều không phải dùng thủ đoạn bình thường để thắng.

Cho dù hắn ta là tiên nhân, cũng không muốn tuỳ tiện vào cuộc kiếp phù du...

Nghĩ tới đây, tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bàn cờ, trong tầm mắt trống rỗng, không còn chút bóng dáng nào nữa.

Hắn đứng lên, trực tiếp nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc, hai vị Đọa Tiên phương thế giới này, một vị chưa cởi ra phong ấn, một vị mưu toan lại lên tiên đồ...

Bây giờ người sau chưa có tiên vị trí tại thân, không đủ gây sợ; Ngược lại người trước... Một khi phá phong mà ra, hậu quả khó mà lường được!

Trước tiên đối phó vị Vĩnh Dạ hoang mạc kia!

Suy nghĩ đến đây, tiên nhân đang muốn lần nữa giáng lâm Vĩnh Dạ hoang mạc, bỗng nhiên hai chân không bị khống chế phóng ra một bước múa, cùng lúc đó một đầu pháp tắc mà hắn ta nắm giữ như đang bị một loại lực lượng không thể kháng cự, cưỡng ép rút ra khỏi Tiên thể!

Tiên nhân lập tức nhìn về phương hướng Thanh Yếu sơn, ánh mắt hắn ta xuyên qua vô số cấm chế, ngàn vạn sơn thủy, chẳng mấy chốc đã thấy trong di chỉ Ngu Uyên ửng đỏ đầy trời, cự mộc cao ngất hóa thân đồ đằng, lực lượng huyền diệu nhét đầy một phương thiên địa kia!

Là Tầm Mộc!

Còn có một "Hắn ta" khác... Không đúng!

Là vị Đọa Tiên kia!

Chờ chút!

Thời gian bên ngoài Phù Sinh cảnh, tốc độ chảy quá chậm!

Là thiên cương uốn nắn trật Tự!

Thời kỳ hồng hoang, mặt trời mọc Cam Uyên, mặt trời lặn Ngu Uyên, thần mộc Phù Tang chấp chưởng mặt trời lên, Tâm Mộc cùng là thần mộc thì chấp chưởng mặt trời lặn.

Hai thần mộc này, cả đời ở nơi mặt trời mọc, cả đời ở vực sâu mặt trời lặn, có thể khống chế thời gian mặt trời lên mặt trời lặn.

Chỉ là thời gian một ngày cố định, không thể sửa đổi, ban ngày dài ra, đêm tối sẽ giảm đi; đêm tối dài ra, thời gian ban ngày sẽ rút ngắn.

Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, âm dương hòa hợp.

Tình huống hiện tại, chắc chắn là Tầm Mộc điều khiển mặt trời sớm rơi vào Ngu Uyên, sau đó lại dùng thiên cương thời kỳ hồng hoang, tiến hành uốn nắn thời gian thiếu thốn!

Hiện tại tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, bản chất lại là ban ngày thiếu thốn quá nhiều thời gian, những thời gian thiếu thốn này đều bị Tâm Mộc dời đến cùng một đoạn thời gian sử dụng!

Thế nhưng, vị Đọa Tiên kia xảy ra chuyện gì?

Một chiêu này với tu sĩ tầm thường, không có mấy người giải được.

Nhưng đối với tiên nhân chân chính nhưng cũng có rất nhiều cách phá giải... Sao đối phương lại chịu tổn thương nặng như vậy?

Chương 2615: Thiên cương

Đang nghĩ ngợi, tiên nhân vặn vẹo thân hình, làm ra dáng múa liên tiếp như co rút, hắn ta lập tức lấy lại tinh thần, không thể động đậy!

Điệu múa tế tự này, chỉ cần lại nhảy mấy lần, pháp tắc, tiên lực, thậm chí là tất cả của hắn ta... Đều sẽ bị cưỡng ép hiến tế cho Tâm Mộc!

Tiên nhân lập tức khống chế toàn bộ thân thể, không nhúc nhích đứng đấy, đồng thời tiếng nói mát lạnh, hoàn mỹ: "Tầm Mộc, ngươi đã làm trái thiên cương!"

"Theo luật phán xử huỷ bỏ tu vi, bóc ra tiên lực, gọt đi vị cách, biếm thành phàm mộc bảy sinh bảy thế!"

"Tên Đọa Tiên này, giao cho bản tiên là được."

"Ngươi nhanh chóng thu tay lại!"

Sông lớn cuồn cuộn, lao nhanh trên đồng cỏ phì nhiêu, cỏ cây ven đường sum suê, phi cầm tẩu thú tuỳ tiện rong chơi, lúc gặp khói bếp lượn lờ, sinh cơ dạt dào.

Trời cao.

Phồn hoa nở rộ trong hư không, trống rỗng lát ra một con đường mùi thơm.

Một bộ áo xanh dạo chơi mà đi, nhìn như chậm chạp nhưng bước ra một bước cũng đã vượt qua trùng điệp sơn thủy.

Đôi mắt sáng như phỉ thúy của Dược Thanh Anh nhìn về nơi xa, dãy núi đan xen ở chân trời, uốn lượn như xếp tầng mây, khí tức cổ xưa tang thương truyền đến xa xa, chính là Thanh Yếu sơn.

Nàng tìm mấy ngày, từ đầu đến cuối không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Long Bá Chiến Vương, đành phải tự mình đến Thanh Yếu sơn một chuyến.

Mục đích của chuyến này, một là muốn biết mục đích Long bá Chiến Vương tìm nàng; hai là muốn biết ai đang giả mạo thân phận của nàng...

Nghĩ như vậy, tốc độ phi độn của Dược Thanh Anh đột nhiên giảm bớt.

Cương phong mây trôi, lướt qua trường hà vùng bỏ hoang phía dưới, cá bơi vọt lên từ trong nước, báo săn vừa lao ra bụi cô... Tất cả mọi thứ gần như dừng lại.

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên đung đưa, màu ửng đỏ như lũ lụt năm đó, nhét đầy đầm cỏ.

Vòm trời ảm đạm như trời nghiêng, một vòng huyết nguyệt treo cao giữa trời, màu sắc nó tươi đẹp như muốn nhỏ xuống, vô số đao nhọn nhỏ bé hội tụ thành dòng, tụ hợp vào trong nó, huyết nguyệt sáng rực gần như viên mãn.

Con ngươi to lớn mở ra quán xuyên toàn bộ bầu trời, lạnh băng, quan sát cao xa, không có chút khí tức "người" nào, uy nghiêm mênh mông.

Cột đồ đằng cành lá diệt hết đứng sừng sững giữa thiên địa, đồ đằng trên đó ánh sáng lấp lánh, dần sáng ngời.

Ngay lúc này, Tầm Mộc chợt nghe một giọng nói hoàn mỹ không một tì vết: "Tầm Mộc, ngươi đã làm trái thiên cương!"

"Theo luật phán xử huỷ bỏ tu vi, bóc ra tiên lực, gọt đi vị cách, biếm thành phàm mộc bảy sinh bảy thế!"

"Tên Đọa Tiên này, giao cho bản tiên là được."

"Ngươi nhanh chóng thu tay lại!"

Một đạo lại một đạo đồ đằng sáng lên, Tâm Mộc lại không có ý dừng tay, chỉ lạnh băng tang thương nói: "Thái Cổ cuồn cuộn, đều thành hôm qua."

"Phương thiên địa này, được làm vua thua làm giặc."

"Hiện tại nghịch tận thiên cương thì như thế nào!"

Giọng Tầm Mộc ầm vang quanh quẩn trong toàn bộ Ngu Uyên như hoàng chung đại lữ, chấn động hư không, lại căn bản không phải trả lời tiên nhân trong Phù Sinh cảnh, mà là trả lời Bùi Lăng trong Ngu Uyên!

Nghe vậy, Bùi Lăng biến thành tiên nhân không có bất kỳ phản ứng gì, hắn một tay trụ đao, nhìn những bóng dáng đang múa xung quanh.

Rất nhiều bóng cùng nhau đạp đất, vặn eo bày hông, cong người quay đầu, dáng múa điên cuồng.

Khí tức điên cuồng, hỗn loạn, vặn vẹo tùy ý tản khắp...

Bùi Lăng không nhúc nhích đứng đấy.

Càng ngày càng nhiều đồ đằng phía trên Tâm Mộc sáng lên, mười mấy bóng dáng xung quanh cũng nhảy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quái đản.

Nhưng từ khi hắn hóa thành dáng vẻ tiên nhân, trận nghi thức tràn đầy khí tức hồng hoang này không còn bóc ra bất kỳ pháp tắc gì từ trên người hắn!

Điều này khiến trong lòng Bùi Lăng không khỏi nghi ngờ, vị tiên nhân hạ giới mà đến kia cũng không xảy ra chuyện?

Tình cảnh hiện tại, rõ ràng là vị tiên nhân kia thay hắn bảo vệ tốt điệu múa đồ đằng Tầm Mộc!

Thế nhưng, lấy thực lực hiện tại của hắn, đã không sợ vị tiên nhân kia.

Lúc này kẻ địch mạnh chân chính vẫn là Tầm Mộc trước mặt có thể làm thời gian chậm lại, khiến tất cả tiên thuật của hắn tạm thời không thể rơi xuống!

Hơn nữa, vừa rồi Tâm Mộc cũng làm trái thiên cương, nếu vị tiên nhân kia tới, muốn đối phó cũng không phải một mình hắn, mà là hắn và Tầm Mộc!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chẳng những không dừng vận chuyển [Thực Nhật bí lục 1, ngược lại trực tiếp giải trừ pháp tắc "Người gỗ", lúc này đánh ra một pháp quyết quỷ quyệt, lạnh lùng nói:

" [Tâm Ma Đại Diễn Chú] '!"

Hiện tại thương tích của hắn quá nặng, không thể sử dụng hệ thống uỷ thác.

Nếu không, hệ thống có xác suất tỉ lệ rất lớn sẽ ưu tiên chữa thương thay hắn!

Hành động lần này với sự tồn tại như Tâm Mộc, là trí mạng cực kỳ sơ hởi Đến lúc đó chẳng những uỷ thác sẽ bị cắt ngang, thậm chí hắn trực tiếp thân tử đạo tiêu cũng có thể!

So sánh ra, bây giờ hắn trọng thương chưa lành, dưới tác dụng của [Mạt Đạo Khuynh Tiên], thực lực tu vi vượt xa bình thường, thi triển thuật pháp đã không kém hệ thống bao nhiêu!

Trong chớp mắt thi triển nguyền rủa thành công, hơn mười bóng dáng cuồng loạn múa xung quanh, dáng múa điên cuồng cổ xưa đột nhiên xuất hiện sự dừng lại trong chớp mắt.

Ngay sau đó, tất cả bóng dáng tiếp tục múa, bước chân cũng đã hoàn toàn khác vừa rồi!

Chương 2616: Ba đầu pháp tắc

Quả nhiên là thết Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng, trên bản chất [Tâm Ma Đại Diễn Chú] trong truyền thừa của "Chứ, cũng là hiến tế giống với điệu múa đồ đằng mà Tầm Mộc đang sử dụng!

Tâm Mộc có thể sử dụng điệu múa đồ đằng, hắn có thể sử dụng [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Điệu múa đồ đằng là đem tế phẩm hiến tế cho Tâm Mộc.

Hiện tại hắn lại hiến tế phẩm cho mình!

Tế phẩm là những pháp tắc xung quanh...

Phù Sinh cảnh.

Bóng dáng hoàn mỹ khép tay áo mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Yếu sơn xa xa.

Thấy Tầm Mộc tưởng nhầm vị Đọa Tiên kia thành hắn ta, tiên nhân đang muốn mở miệng lần nữa, chợt thấy toàn thân chấn động, ngay sau đó đã mất khống chế bắt đầu điên cuồng múa.

Hắn ta vội vàng ngăn cản thân thể của mình, nhưng vừa khống chế được đi đứng, cả nửa người lại gật gù đắc ý như rắn hủy vặn vẹo, vừa cưỡng ép dừng lại đầu cổ, hai tay hai chân lại bắt đầu vung vẩy giẫm đạp...

Tiên nhân lập tức biết, vị Đọa Tiên kia đã hành động!

Hiện tại nghi thức hiến tế Tầm Mộc, đã chuyển toàn bộ lên người vị tiên nhân là hắn ta!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiên nhân lập tức cảm thấy, một đầu pháp tắc của hắn ta đã bị cưỡng ép bóc ra khỏi Tiên thể...

Sắc mặt tiên nhân trầm xuống, hắn ta không thể tuỳ tiện tiếp xúc với phàm nhân, nhưng hiện tại hai vị ở Thanh Yếu sơn, một người là Đọa Tiên, một người là Tâm Mộc hồng hoang làm trái thiên cương, bản chất đều là tiên!

Hắn ta hoàn toàn có thể ra tay!

Nghĩ tới đây, lúc này tiên nhân xòe bàn tay ra, nhưng ngay sau đó...

Hắn ta đột nhiên ngồi ở bên cạnh bàn cờ, vị trí đối diện vốn trống không, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng âm u lạnh lẽo.

Cả người hắn ta bị bao phủ trong bào phục đen nhánh, mũ trùm kéo thấp, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy dường như toàn bộ phương thế giới này là hóa thân của kinh khủng, quỷ dị, tai nạn, giọng người áo đen yếu ớt: "Ngươi trước!"

Nhìn thấy tình cảnh này, đầu tiên vị tiên nhân này khẽ giật mình, chợt hiểu được xảy ra chuyện gì.

Hắn ta vừa hay đánh xong năm bàn cờ, người được vị trước mặt mời không phải hắn ta, mà là vị Đọa Tiên kia!

Chỉ có điều, bây giờ khí tức vị Đọa Tiên kia giống hắn ta như đúc, vị trước mắt đã coi hắn ta trở thành vị Đọa Tiên kia!

Bàn cờ này... Hiện tại không thể hạ cờ!

Nếu không, sẽ lập tức vào cuộc kiếp phù du!

Phải đợi vị Đọa Tiên kia khôi phục thân phận ban đầu của hắn ta!

Nghĩ đến đây, tiên nhân không nhúc nhích ngồi bên cạnh bàn cờ, không hề có ý hạ cờ.

Chờ giây lát, bóng dáng âm u lạnh lẽo đối diện bàn cờ lập tức mỡ miệng thúc giục: "Nhanh lên!"

Tiên nhân không có bất kỳ phản ứng gì, như không nghe được gì.

Lại đợi đã lâu, khí tức bóng dáng kia dần trở nên vô cùng kinh khủng, vô cùng cổ xưa như hung thú viễn cổ đột nhiên tỉnh lại từ trong dòng sông năm tháng, khí tức túc sát như thực chất.

Hắn ta lại vô cùng âm u lạnh lẽo nói: "Nhanh hạ!"

Giọng nói này không lớn lại như chùy nặng đánh mạnh, khiến toàn bộ không gian chấn động!

Tiên nhân ngồi ngay ngắn như chuông, vẫn chưa có ý hạ cờ.

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên.

Đỏ rực như lửa, màu ửng đỏ như máu chiếu rọi bầu trời mênh mông.

Huyết nguyệt sắp tròn do ngàn vạn đao nhọn nhỏ bé chen chúc, dường như quầng trăng sắc bén.

Cột đồ đằng to lớn thẳng tắp giữa thiên địa, từng đạo đồ đằng lấp lánh, ca dao cổ xưa vang vọng toàn bộ càn khôn.

Phía trên mặt đất, phục khắc thể Bùi Lăng và thi khôi to lớn quay xung quanh thành vòng, khoa tay múa chân, vặn eo cong người, nhảy điệu múa đồ đằng.

Đột nhiên, tập thể bước chân vừa loạn như nhảy lên một loại vũ đạo quái đản cổ xưa khác biệt.

Nhưng ngay sau đó, phía trên Tâm Mộc lại có một bức đồ đằng sáng lên.

Đôi mắt hẹp dài lạnh băng sâm nhiên, thể xác mạnh mẽ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, Cửu Vĩ xoã tung, uốn lượn như băng tuyết, cái đuôi xòe ra như màn ở sau lưng, chỉ chợt loé lên đã vượt qua muôn sông nghìn núi, ẩn vào khói lam.

Thỉnh thoảng ca dao cổ xưa mơ hồ, nghe không rõ, khí tức cổ xưa lại lần nữa đập vào mặt.

Tất cả phục khắc thể cùng thi khôi cỡ lớn lập tức lại thay đổi dáng múa, điên cuồng nhảy điệu múa đồ đằng vừa rồi.

Thấy [Tâm Ma Đại Diễn Chú] không tranh nổi điệu múa đồ đằng của Tâm Mộc, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ, dù sao đây chỉ là thủ đoạn Hóa Thần kỳ, vừa rồi có thể chiếm ưu thế trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn là vì tu vi hiện tại của hắn cao tuyệt!

Vào lúc này, phía trên Tầm Mộc lại sáng lên một bức đồ đằng.

Tiếng vù vù lập tức che ngợp bầu trời, một con muỗi vằn vô cùng to lớn lơ lửng trên vòm trời, hai cánh như máu, toàn thân đen nhánh, lúc nhìn quanh khí thế hung lệ cuồn cuộn như nước thủy triều.

Lại một bài ca dao cổ xưa lặng yên vang lên.

Trong bóng dáng khiêu vũ xung quanh đột nhiên thêm ra vô số phi trùng, hội tụ thành bầy, bay múa quanh quẩn, bầy trùng xoay quanh lưi tới, lại cũng nhảy điệu múa đồ đằng.

Là pháp tắc của vị tiên nhân kia!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lúc này mới bao lâu?

Vị tiên nhân kia đã chống đỡ không nổi?

Chương 2617: Ba đầu pháp tắc (2)

Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, hắn lập tức rút Cửu Phách Đao ra từ mặt đất, một tay cầm đao, một tay đánh ra một đạo pháp quyết quỷ quyệt, lại một lần nữa dùng ra [Tâm Ma Đại Diễn Chú] !

Tất cả bóng dáng quanh mình lại tập thể cứng đờ.

Ngay sau đó, Bùi Lăng không do dự chút nào, trường đao vung ra, lưỡi đao như sương chém về phía những phục khắc thể kia của mình.

Xoạt!

Giống như sương tuyết bắn tung toé, lưỡi đao Cửu Phách Đao lập tức vẽ qua tất cả phục khắc thể, những phục khắc thể kia đều bị chặn ngang chặt đứt như bọt biển, ầm vang vỡ nát, thoáng qua tiêu tán.

Nhưng ngay sau đó đã hóa thành bột mịn tàn tẫn, đột nhiên nhảy lên một cái, thoáng qua khôi phục, lại hóa thành dáng vẻ phục khắc thể.

Chỉ là loại ngủ say vô cùng dày đặc, lại biến mất không thấy gì nữa.

Cùng một thời gian, thi khôi, bầy trùng cứng ngắc cũng lập tức khôi phục.

Phục khắc thể, thi khôi, bầy trùng tiếp tục đong đưa tứ chi, điên cuồng nhảy điệu múa đồ đằng.

Không đợi Bùi Lăng đánh ra đao thứ hai, phía trên Tầm Mộc đột nhiên đồng thời sáng lên mười mấy bức đồ đằng khí tức cổ xưa.

Bóng dáng khiêu vũ, bầy trùng càng thêm điên cuồng như run rẩy, như co rút, như vặn vẹo... Mỗi một bóng dáng điên cuồng múa đột nhiên thêm một tầng gông xiềng lạnh băng cổ xưa.

Đây là đầu pháp tắc thứ hai của tiên nhân!

Bùi Lăng lập tức nhận ra tình huống không ổn, bây giờ hắn có thể tự do hành động, hoàn toàn dựa vào vị tiên nhân kia ngăn lại lực lượng từ điệu múa đồ đằng của Tầm Mộc thay mình.

Nhưng tiếp tục như vậy, dù số pháp tắc mà vị tiên nhân kia nắm giữ nhiều hơn hắn bây giờ, cũng không kiên trì được bao lâu!

Một khi vị tiên nhân kia thân tử đạo tiêu, hắn cũng chỉ có thể lại dùng [Thực Nhật bí lục] biến ảo thành tu sĩ khác.

Nhưng có được pháp tắc, lại có thù cùng hắn, cũng chỉ có mấy vị như vậy!

Trừ khi hắn ngụy trang toàn bộ tổ sư chín tông một lần!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lại thi triển ra [Tâm Ma Đại Diễn Chú], tất cả bóng dáng đang khiêu vũ tập thể cứng đờ.

Nhưng lần này Cửu Phách Đao trong tay hắn vừa vung ra, tất cả bóng dáng đang điên cuồng múa lập tức khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục run rẩy, điên cuồng khiêu vũ.

Đây không phải hắn xuất đao quá chậm, mà là ảnh hưởng của [Tâm Ma Đại Diễn Chú] với điệu múa đồ đằng càng ngày càng nhỏ!

Nếu đổi lại một tu sĩ không đủ tu vi, chỉ sợ vừa rồi cũng không nhìn thấy những bóng dáng đang nhảy múa kia dừng lại!

Xoạt...

Trong ánh sáng lạnh phun ra nuốt vào, Cửu Phách Đao vẽ qua một ít bóng dáng đang khiêu vũ, lại như trảm trong không khí, không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho những bóng dáng kia.

Ngược lại trong chớp mắt pháp tắc đao đạo của hắn đụng phải những bóng kia, xuất hiện một cảm giác bóc ra mãnh liệt.

Trong chớp mắt, lít nha lít nhít đồ đằng trên Tầm Mộc lại sáng lên một mảng lớn.

Những bóng dáng đang khiêu vũ kia bước ra một bước, lúc xoay người trên mặt đất có cái bóng phân loạn, như vật sống đồng loạt đứng lên, sau đó gia nhập vào trong điệu múa đồ đằng.

Đầu pháp tắc thứ ba của tiên nhân!

Phù Sinh cảnh.

Ánh đèn như đậu, soi sáng ra bàn cờ một tấc vuông.

Tiên nhân ngồi không nhúc nhích, khí tức của bóng dáng âm u lạnh lẽo đối diện hắn ta đã trở nên vô cùng kinh khủng, toàn bộ xung quanh vốn kỳ quái, hóa thành một mảnh ảm đạm như có vô tận quỷ quái, quỷ dị, tà ác, ác ý... Tràn ngập trong đó, như thủy triều ép sát từng bước về phía tiên nhân.

Thấy vị bên kia bàn cờ muốn tiến hành thúc giục lần thứ ba, sắc mặt tiên nhân lạnh lẽo.

Ba đầu pháp tắc... Vị Đọa Tiên kia còn đang dùng thân phận của hắn ta!

Bản thân hắn ta nắm giữ hai đầu pháp tắc, sau khi đạt được tiên chức lại thêm một đầu pháp tắc, lần này hạ giới chữa trị phong ấn Đọa Tiên lại nhận được một đầu pháp tắc, tất cả nắm giữ bốn đầu pháp tắc.

Nhưng bây giờ Tầm Mộc làm trái thiên cương, Đọa Tiên dùng thân phận của hắn ta... Hắn ta lại bị Phù Sinh kỳ cục ngăn chặn, không thể ra tay!

Trong tình huống này, tương đương với vị Đọa Tiên kia và Tầm Mộc liên thủ đối phó hắn ta!

Không!

Còn có vị đối diện bàn cờ...

Biết tiếp tục như vậy, một đầu pháp tắc cuối cùng trên người hắn ta cũng thành làm áo cưới cho người khác, tiên nhân không do dự nữa, lúc này nhặt một quân cờ trắng từ bình cờ bên cạnh, đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Trong chớp mắt quân cờ rơi xuống, tiên nhân và bóng dáng đối diện bàn cờ đồng thời biến mất không thấy gì nữa.

Dưới ánh đèn mờ tối, ván cờ dang dở vắng lặng, xung quanh biến ảo vô tận, một đèn một bình lại không thay đổi chút nào, như trải qua thời gian cuồn cuộn vẫn như lúc ban đầu.

Thanh Yếu sơn.

Ngu Uyên.

Ứng đỏ cuồn cuộn, khí tức man hoang nhét đầy thiên địa.

Huyết nguyệt treo cao giữa trời, đã không quá khác biệt với trăng tròn.

Cột đồ đằng cao lớn đứng sừng sững như trụ trời, ánh sáng đồ đằng sáng rực trên đó, đã sáng lên hơn phân nửa.

Trên trời cao, mây đen như mực, lôi đình tím xanh hội tụ cuồn cuộn như đại dương mênh mông tuỳ tiện, lại rơi xuống một đoạn, khoảng cách với Tầm Mộc đã gần trong gang tấc.

Con ngươi to lớn vắt ngang bầu trời, không mang theo bất kỳ tâm trạng gì quan sát toàn bộ di tích hồng hoang, đã đến tình trạng sắp hoàn toàn mở ra.

Chương 2618: Một đạo đồ đằng cuối cùng

Bộp, bộp, bộp...

Bụi mù tản khắp, từng bóng dáng có to có nhỏ vạt áo băng rua múa, giáp trụ âm vang, trang phục và khí chất vô cùng không tương xứng tụ lại thành vòng, bao quanh mà múa.

Dậm chân, khom lưng, khoát tay, quay đầu... Động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quái đản, về mặt người nhảy múa cũng càng ngày càng điên cuồng, ánh mắt càng ngày càng tan rã.

Bùi Lăng duy trì dáng vẻ tiên nhân đứng yên bất động, hắn trụ đao trên mặt đất, đã lần nữa dùng ra pháp tắc "Người gỗ".

Thực lực của vị tiên nhân kia yếu hơn tưởng tượng của hắn.

Tiếp tục như vậy, chắc chắn đối phương không thể tiếp tục kiên trì.

Vì vậy, hắn chỉ có thể sử dụng pháp tắc "Người gỗ" một lần nữa, cùng đối phương chống cự điệu múa đồ đằng của Tầm Mộc.

Thời gian kéo dài càng lâu, càng có lợi với hắn!

Lúc này, phía trên Tầm Mộc lại sáng lên một mảng lớn đồ đằng khí tức cổ xưa, tang thương!

"Đã trải qua minh lãng, kỷ sắc thương huyền"

"Thùy dực tuyệt vân, nãi phụ thanh thiên"

Ca dao cổ xưa vang vọng càn khôn, trong mơ hồ như có vô tận đại dương mênh mông hiện ra giữa hư không, màu sắc xanh biếc khổng lồ, ầm vang trồi lên.

Nước biển khó mà tính toán chảy xuôi xuống từ phía trên thể xác, tiếng âm vang chấn động thiên địa, cuồn cuộn như sôi.

Vô số vòng xoáy sinh sôi trong biển, nhấc lên thủy triều cuồn cuộn ở bốn phương tám hướng.

Biển gầm gào thét, một bóng dáng nguy nga khó có thể tưởng tượng vọt lên trong biển, vây đuôi đường vòng cung trôi chảy khó khăn lắm rời nước đã hóa thành huyền vũ, hai cánh che khuất bầu trời, chỉ nhẹ nhàng đã lên như diều gặp gió.

Ba ngàn dặm hải vực dao động, sóng lớn dấy lên, khí tức man hoang nhét đầy bành trướng, chim bằng cũng đã rời xa, để lại sóng cả mãnh liệt, rộng lớn.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy pháp tắc trong cơ thể mình bắt đầu không bị khống chế tán loạn, tiên lực sôi trào, dường như pháp tắc "Người gỗ" cũng hơi không khống chế nổi thân thể của mình, muốn điên cuồng theo những bóng dáng đạp múa kiat Tình huống này... Là toàn bộ lực lượng điệu múa đồ đằng của Tâm Mộc tác dụng lên trên người hắn!

Vị tiên nhân kia đã không được?

Hay là đối phương đã dùng thủ đoạn gì, thoát khỏi ảnh hưởng của điệu múa đồ đằng?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không kịp nghĩ nhiều, khuôn mặt hắn nhanh chóng biến ảo, lại trực tiếp hóa thành dáng vẻ Trang Thục công chúa.

Vị tiên nhân hạ giới mà đến kia có thể thay hắn ngăn cản điệu múa đồ đằng một lát, ý chí Chân Tiên có thực lực mạnh hơn, chắc chắn cũng giống như vậy!

Quả nhiên!

Ngay sau đó, nhục thân, pháp tắc, tiên lực... Đang xao động của Bùi Lăng nhanh chóng bình phục lại, cứ như sự mất khống chế vừa rồi đều là ảo giác.

Tạm thời giải trừ nguy cơ, hắn lại không thả lỏng chút nào.

Tốc độ đồ đằng trên Tầm Mộc sáng lên càng lúc càng nhanh!

Bùi Lăng có một loại dự cảm rất mãnh liệt.

Tốc độ của Tầm Mộc lại nhanh hơn hắn một bước!

Trông ba môn tiên thuật chỉ kém một đường là có thể hoàn thành tiến hành Tru Tiên, nhưng cuối cùng lại không thể hoàn thành trước môn thủ đoạn này của Tầm Mộc, thật sự rơi xuống!

Hiện tại, dù cho vị tiên nhân hạ giới kia cũng không ngăn cản nổi lực lượng của điệu múa đồ đằng, một khi Tầm Mộc hoàn thành môn thủ đoạn này, với tu vi thực lực hiện tại của hắn rất khó toàn thân trở ra!

Ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, lại có một mảng lớn đồ đằng phía trên Tâm Mộc đồng thời sáng lên.

Hư không như thật như ảo, vô số bóng dáng nguy nga đan xen hiện ra.

Dã man, cường đại, ngạo mạn, ưu nhã, ương ngạnh, lạnh lẽo, uy nghiêm, bá đạo... Đủ loại đồ đằng như phù quang lược ảnh, cách vô số năm tháng thoáng hiện ra trong di tích hồng hoang cuối cùng của phương thiên hạ này, gặp lại hăng hái ngày xưa.

Từng đạo đồ đằng tuôn ra như suối phun, từ dưới đi lên nhanh chóng thắp sáng.

Tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, sáng chói, rạng rỡ sáng tỏ, làm Ngu Uyên ửng đồ cuộn cuộn đều nhạt lại không ít.

Tình cảnh ngắn ngủi một lát, toàn bộ Tâm Mộc chỉ có một đạo đồ đằng trên đỉnh cao nhất không rõ đêm ngày, không sáng lên, đồ đằng khác đều chiếu rọi vòm trời!

Lúc này, những bóng dáng nhảy múa xung quanh Bùi Lăng đã nhảy nhanh như thiểm điện, căn bản không thấy rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể thấy từng tàn ảnh màu xám đen.

Tất cả tàn ảnh trùng điệp vây quanh Bùi Lăng, lúc múa lúc bái, khí tức tang thương và trang nghiêm đặc hữu của nghi thức cổ xưa tùy ý tản khắp.

Bùi Lăng duy trì dáng vẻ Trang Thục công chúa, từ đầu đến cuối khí tức trong cơ thể vô cùng bình tĩnh, lại không có bất kỳ pháp tắc gì bị điệu múa đồ đằng bóc ra.

Nhưng đến tận đây, pháp tắc bóc ra đã chỉ là việc nhỏ!

Thủ đoạn của Tầm Mộc sắp hoàn thành.

Ba môn tiên thuật kia lại vẫn kém một điểm cuối cùng!

"Dùng [Thỉnh Tiên Thuật] gọi ra ý chí Chân Tiên?"

"Không được!"

"Không kịp!"

"Có lẽ ý chí Chân Tiên có cách giải quyết vấn đề thời gian chậm rãi, nhưng cũng như ba môn tiên thuật kia, bản thân [Thỉnh Tiên Thuật] không kịp!"

"Sử dụng hệ thống uỷ thác...

"Thứ nhất thương thế của ta còn chưa khôi phục, thứ hai... Uỷ thác cái gì?"

"Uỷ thác công pháp, nếu hệ thống lập tức tu luyện ngay tại chỗ, vậy ta trực tiếp xong đời!"

Chương 2619: Đại đạo "Bản nguyên"

"Uỷ thác thuật pháp... Ngoại trừ [Tâm Ma Đại Diễn Chú], hiện tại chỉ có thuật pháp có tác dụng với ta không bị thời gian chậm lại ảnh hưởng..."

"Uỷ thác [Tâm Ma Đại Diễn Chú] ?"

"Chờ chút!"

"Còn có một con đường..."

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đạo đồ đằng ở đỉnh cao nhất cũng đã lặng yên sáng lên.

Kia là một đạo đồ đằng rất phức tạp cũng rất quen thuộc!

Huyền bào ngồi xếp bằng, gánh vác trường đao, khuôn mặt hắn ảm đạm không rõ, trên vai trái lơ lửng một cánh cửa ra vào khí tức quỷ quyệt nhỏ bé; phía trên vai phải là một bộ thi khôi không đầu, cầm cự phủ trong tay, đứng thẳng giữa khí thế hùng hồn.

Vị trí ngực là một con muỗi đen cánh máu, ánh mắt lạnh băng, hung lệ cuồn cuộn.

Trên hai đầu gối, bên trái có lồng giam hàng mây tre lá lớn khoảng quả đấm, lúc ẩn lúc hiện; phía bên phải là một bộ gông xiềng, màu đen nặng nề.

Dưới bóng dáng huyền bào kéo ra bóng đen dày đặc, mặc cho bóng dáng không nhúc nhích, cái bóng kia thiên biến vạn hóa như không ngừng lại chút nào.

Đạo đồ đằng này lại là Bùi Lăng!

Những đồ án quanh quẩn ở bên là pháp tắc bị tách ra ngoài đang quay xung quanh!

"Thái Cổ cạnh đức, trung thế trục trí."

"Đương kim tranh lực, quả năng hoài nghĩa."

"Thiên thu vạn thế, vĩnh hà chiêu tô."

"Hoán nhiên nhất khí, thiên hạ canh thủy:

Trong chớp mắt tiếng ca dao trầm thấp tang thương vang lên, trận nghi thức đến từ viễn cổ hồng hoang này như hoàn thành một bước cuối cùng.

Tất cả ca dao như trăm sông đổ về một biển, ầm vang hội tụ!

Khí tức hoang cổ lập tức như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt nhấn chìm tất cả.

Ngay sau đó, toàn bộ ca dao hóa thành tiếng vang hỗn loạn, ồn ào, bén nhọn, âm vang.

Toàn bộ phương thiên địa này bắt đầu trở nên vô cùng hư ảo.

Gần như cùng lúc đó, Bùi Lăng đột nhiên lại hóa thành dáng vẻ vị tiên nhân hạ giới kia, lúc thân thể hoàn toàn điên cuồng, hắn cưỡng ép đưa cánh tay trái vào trong miệng, hung hăng cắn xuống!

Trong chớp mắt cảm giác đau nhức tận tim truyền đến, Bùi Lăng đã cắn xé một miếng thịt đẫm máu từ trên cánh tay của mình!

Hắn trực tiếp nuốt miếng thịt vào trong bụng, thầm mặc niệm:

"Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] !"

Tầm Mộc cao ngất như trụ chống trời đột nhiên giảm đi.

Trên bầu trời, huyết nguyệt biến mất, chẳng biết con ngươi to lớn đã biến mất không còn tăm tích từ lúc nào, kiếp lôi cuồn cuộn đều không thấy.

Vào thời khắc đó, ba môn tiên thuật làm trái thiên cương [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm], [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] và [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] như lập tức bị xóa đi từ phương thiên địa này, hoàn toàn biến mất.

Trên bầu trời một mảnh kỳ quái.

Vô số cảnh tượng khó có thể lý giải được, không thể ghi nhớ, không có kết cấu gì thay đổi trong nháy mắt.

Mặt đất vốn nặng nề nhanh chóng tiêu tán như là thuỷ triều xuống, sáng long lanh như lưu ly nhưng lại xốp như huyết nhục hư thối, dường như mặt đất đã chết, còn sót lại thể xác thủng trăm ngàn lỗ mặc cho sinh linh chà đạp.

Rất nhiều bóng dáng quay chung quanh Bùi Lăng múa như nhận lấy một loại lực lượng lôi kéo vô hình nào đó, thân thể như mì sợi nhanh chóng tăng vọt, những bóng dáng này lại không phát hiện điều gì, ánh mắt vẫn tan rã, tiếp tục điên cuồng múa.

Lít nha lít nhít miệng sinh ra, lúc rắng nhọn sâm nhiên khép mỡ như lưỡi đao, trải rộng toàn bộ phương thiên địa này.

Những cái miệng này không ngừng mấp máy, tạch tạch tạch két... Tiếng răng nhọn hỗn tạp tấn công che ngợp bầu trời, lại đây vận luật cổ xưa kỳ dị, nghe thật kỹ, đương nhiên đó là những tế từ như ca dao vừa rồi!

Trong chốc lát, dường như toàn bộ phương càn khôn này đều sống lại.

Thiên địa sôi trào mãnh liệt như mặt biển, trầm bổng chập trùng.

Trong hư không, hình dáng sáng long lanh, ngọ nguậy như vật sống, đè xuống khiến toàn bộ thế giới trở nên càng ngày càng nhỏ hẹp.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đây không phải thiên địa trở nên nhỏ hẹp mà là hắn và những bóng dáng dài nhỏ như rắn kia, thậm chí bắt đầu vặn vẹo điên cuồng múa, trong vô thức bị kéo dài ra vô hạn!

Nếu chậm một chút nữa, hắn sẽ như những bóng dáng còn đang không biết mệt mỏi khiêu vũ kia, hóa thành một bộ phận của phương thiên địa này!

Không!

Không phải hóa thành một bộ phận của thiên địa!

Mà là hóa thành một bộ phận của Tầm Mộc!

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến], cần tiên nhân..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ chịu trọng thương, cần lập tức trị liệu..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã dùng ăn huyết nhục Chuẩn tiên, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngày..."

Huyết nhục Chuẩn tiên?

Không phải tiên nhân?

Trong lòng Bùi Lãng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, hắn dùng [Thực Nhật bí lục] ngụy trang tiên nhân không lừa được hệ thống!

Thế nhưng, huyết nhục của hắn cũng có thể tu luyện [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] !

Chương 2620: Đại đạo "Bản nguyên" (2)

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đánh ra một pháp quyết huyền diệu.

Khối huyết nhục vừa bị hắn nuốt vào bụng lập tức bộc phát ra một sợi tiên lực cực kỳ tỉnh thuần, trong chớp mắt bị hắn hấp thu vào thân thể.

Tiên lực hòa vào thân thể, khí tức của Bùi Lăng đột nhiên xảy ra biến hóa.

Toàn bộ thân hình của hắn lập tức khôi phục như lúc ban đầu, khí tức hoàn mỹ không một tì vết ầm vang tiêu tán, tiên ý mờ mịt cao xa lộ ra quanh người hắn, dường như hoàn toàn không thuộc về phương thế giới này.

Dường như phương thế giới này căn bản không thể uẩn dưỡng sự tồn tại như vậy.

Trong chớp mắt này, trên dưới cả người Bùi Lăng vốn thương thế từng đống đều khôi phục, trên đỉnh đầu như mặt trời mọc, từ từ bay lên một đạo thanh khí trong vắt, xông thẳng lên trời!

Trong thanh khí có đao ý cao ngất như ẩn chứa vô tận đạo uẩn, bốc hơi liệt không, ầm vang trong mây.

Ngu Uyên.

Trụ đồ đằng to lớn yên tĩnh đứng sừng sững.

Bùi Lăng vốn trụ đao mà đứng đã biến mất không thấy gì nữa.

Trong di tích trống trơn chỉ còn lại đồ đằng của đối phương lấp lánh trên đỉnh Tảm Mộc.

Tất cả xung quanh vẫn vô cùng chậm chạp, dù là huyết nguyệt, kiếp lôi hay con ngươi đều đã vây quanh Tầm Mộc từng vòng, phong tỏa tất cả sinh lộ của nó, lúc này tất cả những chiêu một kích trí mạng này đều như đứng im.

Chỉ cách một chút lại như muôn sông nghìn núi, như tiền thế kiếp này, như dùng hết tất cả sức lực, cuối cùng cũng phải thất bại trong gang tấc, không thể đến được!

Khí tức của Tầm Mộc nhanh chóng lụi bại, vốn sinh cơ vô cùng yếu ớt lại nhanh chóng tán loạn.

Giọng hắn ta đột nhiên ầm vang như sấm nói: "Tiểu bối, ngươi nội tình vững vàng, đã đủ để đặt song song với những nhân tộc đã từng đỉnh phong."

"Ta đã cho ngươi hai cơ hội."

"Hiện tại, ta đã thu hồi vị trí Yêu Đế!"

Lúc này, tâm trạng Tầm Mộc vô cùng bình tĩnh.

Giống như cách thời gian cuồn cuộn về tới thời đại thượng cổ quen thuộc, trong năm tháng vô cùng dài, một thời gian bình thản không gợn sóng.

An nhàn, không thú vị, bình thản, lười biếng.

Sau khi hoàn toàn thôn phệ tiểu bối nhân tộc kia, thật ra hắn ta có thể mượn dùng lực lượng, tiếp tục trì hoãn ba môn tiên thuật trên đỉnh đầu giáng lâm.

Nhưng đã không có ý nghĩa!

Dù cho là thần mộc sinh ra đồng thọ cùng trời đất, phương thiên địa này hồng hoang đi xa, Thái Cổ không còn, sau khi chống đỡ năm tháng khó mà tính toán, cũng nghênh đón thọ nguyên suy kiệt.

Một trận chiến này khiến mệnh số còn sót lại của hắn ta, thật sự đi tới cuối cùng!

Sau đó mặc kệ làm gì, hắn ta đều không sống quá tối nay.

Cũng may, hắn ta thắng!

Tên tiểu bối nhân tộc khí số hùng hậu kia, sẽ vĩnh viễn ở lại Thanh Yếu sơn!

Đang nghĩ ngợi, đạo đồ đằng Bùi Lăng trên đỉnh Tầm Mộc đột nhiên xuất hiện một đạo thanh khí tinh thuần, mờ mịt!

Thanh khí trong vắt như ánh sáng, đao ý cao ngất âm vang mà lên, trong nháy mắt xông phá đồ đằng, bỏ qua thời gian bị chậm lại, chỉ thẳng trời cao!

Trên trời cao, kiếp vân màu mực, ánh sáng ửng đỏ lập tức bị bài xích không còn, đao ý vô cùng kinh khủng như hung thú bá đạo vô song chiếm cứ trời cao, khu trục tất cả, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bàn Nhai giới!

Nhìn thấy tình cảnh này, Tâm Mộc đang hưởng thụ thời gian cuối cùng, đột nhiên nhận ra không đúng!

Là đại đạo "Bản nguyên"!

Tu sĩ chỉ có thể nắm giữ pháp tắc "Bản nguyên", tiên nhân mới có khả năng nắm giữ đại đạo "Bản nguyên"!

Tên tiểu bối nhân tộc kia còn nắm giữ bốn môn tiên thuật làm trái thiên cương!

Ngay sau đó, sinh cơ còn sót lại của Tâm Mộc nhanh chóng tiêu hao, khí tức của hắn ta lại liên tục tăng lên rất khác thường, trong chốc lát tất cả lực lượng kéo theo Ngu Uyên mà nó cắm rễ, dưới đáy thật sâu không thể thấy đột nhiên bốc lên bụi bặm như khói đen, cưỡng ép ngưng tụ ra một vòng bóng xám nhạt gần như không, lại dùng ra tất cả nội tình, toàn bộ đều hội tụ về phía đồ đằng Bùi Lăng, như muốn cưỡng ép trấn áp nó!

Nhưng vào lúc này...

Xoạt!

Một đạo đao khí bình đạm, không có chút sức tưởng tượng nào đột nhiên chém ra từ trong đồ đằng của Bùi Lăng!

Đao khí tinh khiết, cô đọng như rửa sạch duyên hoa, tất cả lực lượng đều kiềm chế, không tràn ra ngoài chút nào, ẩn chưa ý mờ mịt cao xa, trong nháy mắt xông mở trói buộc thời gian, trảm phá cấm chế Ngu Uyên, kỳ thế cuồn cuộn không giảm chút nào, ầm vang đi xa!

Đao ý cuồn cuộn tiến quân thần tốc, trong chớp mắt chém ra vòm trời, để lại một đạo vết đao vắt ngang bầu trời đêm, chém vào vực ngoại hư không...

"Leng keng! Kiểm tra ra huyết nhục tiên nhân không đủ, hệ thống tiếp tục đưa tặng tiên nhân cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra một vị tiên nhân bị phong ấn..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên nhân kia không phù hợp điều kiện dùng ăn..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tìm kiếm cho ngài..."

"Leng keng! Không tìm được tiên nhân, hệ thống đang tìm tài nguyên tu luyện thay thế...

"Leng keng! Không kiểm tra ra tài nguyên tu luyện thay thế, tu luyện kết thúc..."

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Chương 2621: Trảm pháp trảm đạo trảm mệnh trảm tiên ma!

Tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu óc, trong lòng Bùi Lăng cực kỳ bình tĩnh.

Lần trước uỷ thác [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến 1, hắn đã biết tiên thuật này cần dùng ăn tiên nhân!

Toàn bộ Bàn Nhai giới, hiện tại chỉ có ba vị "Tiên" chân chính!

Thứ nhất, là vị Chân Tiên bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng hắn ta không phù hợp cái gọi là điều kiện "dùng ăn"; Thứ hai, là vị tiên nhân hạ giới mà đến kia, không biết đối phương đã vẫn lạc hay vì lý do gì khác, hai lần tu luyện này, hệ thống đều không kiểm tra ra đối phương.

Vị cuối cùng là vị cổ tiên Tâm Mộc trước mặt!

Chỉ có điều, rõ ràng Tầm Mộc gần trong gang tấc, nhưng dù lần này hay lần trước, trong phán định hệ thống lại không có ý coi nó như tiên nhân, thậm chí còn không bằng tài nguyên tu luyện thay thế...

So sánh ba vị "Tiên" chân chính này, ngược lại huyết nhục của hắn càng phù hợp điều kiện tu luyện tiên thuật này hơn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn không kịp biết rõ nguyên nhân trong đó, Cửu Phách Đao lập tức chém xuống một cái!

Xoạt!

Đao khí thuần túy mãnh liệt trào ra như hồng thủy vỡ đê, lúc vừa ra đã hóa thành đại dương mênh mông vô biên, tùy ý lao nhanh, cảnh tượng xung quanh kỳ quái, trời cùng đất nhúc nhích, sáng long lanh quái đản... Chớp mắt như là thuỷ triều rút xuống.

Mũi nhọn như sương xé ra vạn vật, lập tức chém mảnh thế giới quỷ quyệt này thành hai khúc từ trên xuống dưới!

Khí thế đao khí không giảm, trong nháy mắt bành trướng như chém ra một loại bình chướng nào đó, cấm chế nào đó, trong vết đao kinh khủng, vực sâu ửng đỏ, huyết nguyệt treo trên trời, thanh thiên chi nhãn, kiếp lôi cuồn cuộn... Trời cao rộng lớn và mặt đất nhợt nhạt đều xuất hiện!

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết, hiện tại hắn đang ở trong cơ thể Tầm Mộc!

Vừa rồi Tầm Mộc hoàn thành nghi thức, hắn đã vô thức bị cưỡng ép ấn khắc vào trong một đạo đồ đằng mới!

Hiện tại có thể không có việc gì, một là vì điệu múa đồ đằng vừa rồi không bóc ra tất cả pháp tắc của hắn, vì vậy có thể chống đỡ một lát trong đồ đằng Tâm Mộc...

Thứ hai lại là vì hệ thống uỷ thác...

Trong lòng nghĩ như vậy, động tác của Bùi Lăng lại không chậm chút nào.

Đạo thanh khí trên đỉnh đầu thẳng tắp mà lên, tỉnh khiết như cột khói từ từ bay vút lên, bay thẳng trời cao, trông như mờ mịt đơn bạc vung tay áo là loạn, nhưng trong một vòng mềm mại thanh thoát lại ẩn chứa sự huyền diệu vô tận. Hắn căn bản không thuộc về thế giới này, lại như đã siêu thoát phương thiên địa này, vì vậy ngàn vạn cấm chế, vô số phong ấn đều không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Thanh khí bốc lên, hời hợt chống lại sự ăn mòn từ thế giới đồ đằng, thân hình Bùi Lăng khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng chạy tới đạo vết đao màu sắc sặc sỡ đang hiện ra ngoài giới!

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên thay đổi.

Đủ loại quái đản lập tức không còn thấy đâu nữa, trên bầu trời hiện ra mây đen như biển, lăn tăn như sống, màu mực trùng điệp không thấy giới hạn. Vô số lôi đình lấp lánh trong đó như mạng nhện, hội tụ thành dòng sông lôi đình cuồn cuộn, lấy Tâm Mộc làm trung tâm, treo ngược xuống.

Huyết nguyệt treo trên cao, đao nhọn nhỏ bé như sông rộng đảo dòng, lại như ánh sáng trăng tròn kéo ra.

Con ngươi vắt ngang vòm trời, sự lạnh băng đặc hữu thuộc về thiên đạo, thuộc về trật tự, thuộc về pháp tắc, vô tình, công chính, uy nghiêm... Tràn trề nhét đầy.

Tầm Mộc vẫn đứng thẳng tắp trong vực, cành lá diệt hết, vô số đường vân đồ đằng lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ trụ cột, lúc này tất cả đồ đằng đều đã dập tắt, trong đạo đồ đằng trên cùng có thêm một đạo vết đao cực sâu, đủ thấy tâm.

Hình dáng bóng người ngồi xếp bằng giống Bùi Lăng như đúc đã hoàn toàn biến mất không thấy, pháp tắc quay xung quanh đồ án cũng nhanh chóng rút đi như cơn mưa to ướt nhẹp lề mề.

Trong chớp mắt, hắn lại một lần nữa về tới thế giới hiện thực!

Lúc này, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] vừa tu luyện được một nửa, cũng không rảnh lĩnh ngộ đao đạo huyền diệu hoàn toàn mới... Nhân lúc thanh khí nhỏ bé yếu ớt trên đỉnh đầu chưa tán đi, lúc này lại là một đao, trực tiếp chém xuống Tâm Mộc!

Đao khí huyết sắc trông như bình đạm, dường như chỉ là một kích tiện tay nhưng nơi nó đi qua long trời lở đất, hư không tàn tạ, trật tự hỗn loạn, tất cả mọi thứ chôn vùi từng khúc, không gì không phá! Không gì có thể cản!

Vốn thời gian giảm tốc có thể khiến vạn vật ngưng trệ, lúc này lại hoàn toàn mất đi tác dụng với đao khí của Bùi Lăng!

Oanh! !

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, Tầm Mộc như củi lửa trực tiếp bị chém thành hai đoạn.

Bóng đen to lớn bao phủ toàn bộ phương mặt đất này, cự mộc nguy nga khó có thể tưởng tượng, thần mộc chi phối mặt trời lặn, Tâm Mộc che phủ bốn phương, sau khi sừng sững vô số năm tháng lại ầm vang sụp đổi Bụi mù bay lả tả nặng nề như màn, như một vòm trời cổ xưa sụp đổ không còn.

Trong chớp mắt Tầm Mộc ngã xuống, thời gian vốn vô cùng chậm rãi nhanh chóng khôi phục bình thường, tất cả mọi thứ lập tức khôi phục tốc độ nguyên bản.

Chương 2622: Chức vụ nhật lạc

Đao nhọn cuồn cuộn nhỏ bé hội tụ thành dòng lũ, lập tức hòa vào huyết nguyệt, chỉ thiếu chút nữa huyết nguyệt sẽ tròn căng; trên trời cao, thanh thiên chi nhãn trông như con ngươi thật lớn, lạnh băng, uy nghiêm, túc sát, hoàn toàn mở ra; ngàn vạn kiếp lôi ầm vang đánh xuống!

Thân cây to lớn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, bên trong trắng bệch, không còn chút chất lỏng xanh nhạt nào bị rút lấy nữa, lúc này từng tầng tro tàn không ngừng xuất hiện trên dưới cả người Tâm Mộc, vô số bụi mù bay lên, điện quang tím xanh oanh kích như mưa.

Toàn bộ đồ đằng phía trên Tâm Mộc hóa thành tro bụi bay lả tả, rơi vào Ngu Uyên.

Đồ đằng vốn dĩ đại diện cho Bùi Lăng ở trên đỉnh đầu nó, pháp tắc đồ án trong đó cũng hoàn toàn tiêu tán.

Đại chiến kết thúc!

Pháp tắc trở về!

Bùi Lăng không khỏi hét dài một tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại lộ ra sự ngạo nghễ không gì sánh kịp: "Trận này trường đao độ hồng hoang, trảm pháp trảm đạo trảm mệnh trảm tiên mat"

Tiếng nói vừa ra, tử điện liệt không, một đạo kinh lôi ầm ầm vang lên!

Lít nha lít nhít ánh sáng tím xanh như là một tấm mạng nhện to lớn, trong chớp mắt chiếu khắp toàn bộ vòm trời.

Trong chốc lát, sấm sét vang dội, mưa to cuồn cuộn, thiên địa kêu gào, ngàn vạn mưa bụi tranh nhau chen lấn đập xuống, hơi nước bắn tung toé như bụi mù lộn xộn tản khắp càn khôn.

Nước đục tung hoành chảy xuôi, di tích cổ xưa lập tức hóa thành vùng ngập lụt bao la bát ngát.

Mây đen ép vực sâu, sấm sét cuồn cuộn như sóng đữ.

Toàn bộ Ngu Uyên bụi bặm nhao nhao, cho dù trong cơn mưa to vẫn tràn đầy sự chán nản đặc hữu của đống đổ nát sau đại chiến.

Vạn vật khô bại, khí tức tàn lụi, tĩnh mịch, hoang vu chầm chậm tản khắp.

Tâm Mộc bị cắt thành hai đoạn như dãy núi đổ sụp, đã không còn khí tức khủng bố trước đó, dường như chỉ là một đoạn cây gỗ khô bình thường ngoại trừ đặc biệt to lớn, lại không bất cứ sự khác thường nào, bị vứt bỏ ở nơi hoang dã, mặc cho mưa rơi gió thổi.

Bùi Lăng một mình đạp không mà đứng, quan sát toàn bộ Ngu Uyên, khí tức của hắn nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt đã từ Đại Thừa kỳ khôi phục Độ Kiếp kỳ.

Ngay sau đó, đạo thanh khí xông lên trời không trên đỉnh đầu hắn cũng chợt chôn vùi không thấy.

[Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] chỉ tu luyện một nửa, đạo thanh khí này không thể trường tồn.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên nhìn lại phương hướng, là khí tức của sư tôn, sư tôn cũng tới Thanh Yếu sơn...

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn nhanh chóng hiểu ra lần trước hắn bị hệ thống điều khiển, dùng thân phận sư tôn Dược Thanh Anh đánh cắp vị trí Yêu Đế.

Bây giờ sư tôn đến đây, hơn phân nửa là được Tâm Mộc mời đến đây kế thừa truyền thừa còn lại của Tâm Mộc...

Đã vậy...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiền bối, vừa rồi ngươi dùng pháp tắc có liên quan với thời gian không?"

"Nếu tiền bối chịu nói, vãn bối có thể hứa hẹn, trước khi ta phi thăng, toàn bộ Trọng Minh tông sẽ không ra tay với yêu tộc Thanh Yếu sơn"

ầm ầm...

Lôi âm cuồn cuộn, mưa rào xối xả.

Tâm Mộc đã sinh cơ vắng lặng, già nua nói: "Đây là truyền thừa căn bản của Ngu Uyên, ta chỉ nói cho Đế Tôn yêu tộc chân chính!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó khép hai mắt lại, thu đao vào vỏ.

Trên trời cao, thanh thiên chỉ nhãn và huyết nguyệt lập tức tan thành mây khói, như chưa từng xuất hiện.

Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, thân hình chớp mắt đi xa.

Tất cả khí tức thuộc về hắn cũng biến mất không thấy gì nữa.

Nước mưa ào ào như thác nước lớn bay thấp.

Khí tức cổ xưa tang thương dần dần nhạt lại trong hơi nước cuồn cuộn.

Mảnh thiên địa cuối cùng tồn tại từ hồng hoang đến nay, lặng yên biến ảo, dần không khác ngoại giới chút nào.

Dòng sông thời gian ầm vang chảy xuôi, Tâm Mộc đứng sừng sững trong vô số năm tháng cũng không thể không nước chảy bèo trôi, bị sóng cả thời gian đẩy vội vàng, chảy đến nơi vô số sinh linh đến.

Sau một lát, một bóng dáng xanh biếc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngu Uyên.

Nàng tóc bạc như nguyệt, khí tức tinh khiết, chính là Dược Thanh Anh.

Vừa bước vào Ngu Uyên, nàng lập tức nhu hòa nói: "Tâm Mộc tiền bối, lần này vãn bối Dược Thanh Anh mạo muội đến Thanh Yếu sơn là vì..."

Mới nói được một nửa, Dược Thanh Anh đột nhiên dừng lại, trước mặt nàng có vết đao tung hoành, thuật pháp, thần thông, pháp tắc, trật tự hỗn loạn đan xen, Tầm Mộc vốn nên thẳng tắp trong mây, cánh lá bốn phương lại bị chém làm hai, sụp đổ trên vùng đất bao la như là dãy núi lớn mới sinh, vắt ngang vùng đất vốn mênh mông vô bờ.

Trên trời cao, kiếp vân như biển, lôi đình nổi lên xung quanh.

Sắc mặt Dược Thanh Anh thay đổi, là ai?

Lại chém Tâm Mộc? !

Không tính Phù Sinh cảnh, không tính vị bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc, Tầm Mộc là sự tồn tại mạnh nhất ở phương này thế giới!

Dù cho có tiên nhân hạ giới, cũng chưa chắc làm gì được vị thần mộc tồn tại từ Hồng Hoang đến nay, đã trường tồn trong năm tháng lâu đời!

Ngay lúc Dược Thanh Anh khiếp sợ không gì sánh nổi, một giọng nói cổ xưa tang thương lập tức vang lên bên tai nàng: "Tới, truyền thừa của ta, chỉ ngươi có thể đảm nhận!"

Chương 2623: Chức vụ nhật lạc (2)

Dược Thanh Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này không kịp hỏi kỹ lý do, lập tức đi đến bên cạnh trụ cột Tâm Mộc đứt gãy, vừa thi triển độn pháp tránh né kiếp lôi còn đang không ngừng rơi xuống, vừa lấy ra một viên [Thiên Thương Lệ] óng ánh sáng long lanh, muốn khóa lại sinh cơ sau cùng cho Tâm Mộc.

Nhưng ngay lúc này một tia khí tức còn sót lại của Tầm Mộc nhanh chóng tiêu hao.

Thể xác khổng lồ của hắn ta chôn vùi từng khúc thành tro bụi, thoáng qua tản vào nước bùn trong cơn mưa to, hòa làm một thể với vùng đất không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng.

Một điểm lục mang bắn ra từ trong tro bụi che ngợp bầu trời, nhanh chóng lướt về phía Dược Thanh Anh.

Dược Thanh Anh hoàn toàn không kịp trốn tránh, lục mang đã chui vào mi tâm của nàng.

Vô số kiến thức hồng hoang như sông dài cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, rót vào trong đầu óc nàng...

Trước đó rất nhiều đồ đằng chìm vào Ngu Uyên, từng đạo cũng lơ lửng mà lên từ đáy vực, như trăm sông đổ về một biển, gào thét tràn vào trong cơ thể Dược Thanh Anh.

Giữa thiên địa lại vang lên tiếng ngâm xướng ca dao cổ xưa.

Giọng vô số nam nữ lão ấu hoặc thô kệch, hoặc tinh tế tỉ mỉ, hoặc tang thương, hoặc non nớt đan xen quanh quẩn, hát lên một đoản ca trước nay chưa từng có: "Nguy nguy cự mộc, tế phất thái cổ."

"Cố phục cù lao, tiên ngã tâm khúc."

"Thịnh thì bất tại, cố viên yểu miểu."

"Đế hồn ký khứ, độc ngã hà tốt!"

Tiếng ca lộn xôn, bi thương nồng đậm, mưa to cuồn cuộn như có khí thế thiên hà cuốn ngược, mưa càng to hơn.

Trong chốc lát, lực lượng cuồn cuộn điên cuồng quán thâu vào trong cơ thể Dược Thanh Anh.

Dược Thanh Anh lập tức không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không được, viên [Thiên Thương Lệ] óng ánh sáng long lanh kia dừng lại giữa ngón tay nàng, hoàn toàn không thể dùng ra.

Cùng lúc đó, giọng nói sau cùng của Tâm Mộc cũng vang lên bên tai nàng: "Từ nay về sau, Dược Thanh Anh là Đế Tôn Thanh Yếu sơn!"

"Vạn yêu đều dưới trướng ngươi, ngươi cũng phải che chở vạn yêu!

"Ta đã giao chức vụ nhật lạc hồng hoang cho ngươi chưởng khống"

"Quy tắc và lực lượng của chức vụ này đều ở trong truyền thừa của ta"

"Nếu người dẫn đường tiên lộ Trọng Minh tông kia đến đây nghe ngóng tin tức quyền hành nhật lạc, dù hắn dùng ra thủ đoạn cỡ nào, tuyệt đối không thể lộ ra chút nào với hắn!"

"Chỉ có vậy, hắn mới không dám giết ngươi!"

"Mới có thể giữ được Thanh Yếu sơn!"

Nói đến chỗ này, một tia sinh cơ sau cùng của Tầm Mộc tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì.

Trên bầu trời, kiếp lôi cuồn cuộn im bặt mà dừng, kiếp vân nặng nề nhanh chóng tiêu tán...

U Tố nộ.

Trên cành lá tường vi đen nhánh, cây dâu lớn cao vút như nắp, che đậy cả tòa hòn đảo như phần mộ.

Giữa gió biển tanh mặn trùng điệp, cành lá lượn quanh.

Thân cây Quỷ Tang đột nhiên mở ra lít nha lít nhít con mắt, tất cả con ngươi đều nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Một tiếng thở dài yếu ớt như có như không, quanh quẩn toàn bộ U Minh chi địa.

Chợt, tất cả con mắt Quỷ Tang lại khép kín.

Tâm Mộc... Cũng vẫn lạc.

Vương tọa nguyền rủa.

Một bóng dáng huyền bào đột nhiên xuất hiện trên đó, chính là Bùi Lăng.

Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua Thanh Yếu sơn, thật ra hắn hoàn toàn có thể đến chỗ ý chí Chân Tiên thỉnh giáo môn thủ đoạn giảm bớt thời gian của Tâm Mộc, sở dĩ để lại câu nói sau cùng... Là cố ý cho Tâm Mộc một lý do, vào thời khắc cuối cùng mới có thể yên tâm giao truyền thừa cho sư tôn Dược Thanh Anh của hắn.

"Tiếp theo, có thể chuẩn bị cho trận đạo kiếp thứ tám mươi hai..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn thu hồi ánh mắt, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống chợt vang lên trong đầu hắn: "Leng keng! Kiểm tra ra một cọc nhân quả mới..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính thức], mở ra [Không lo nhân quả] cho ngài..."

Nhân quả mới?

Xảy ra chuyện gì?

Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể đã bị hệ thống điều khiển, trực tiếp đứng lên.

Trong hư không trước mặt, một cánh cửa ra vào nguy nga ầm vang hiện ra, khí tức nguyền rủa cuồn cuộn như nước thủy triều, cuồn cuộn tản ra.

Bùi Lăng lập tức chui vào trong cánh cửa.

Thanh Yếu sơn.

Dãy núi lồng lộng, khói lam quanh quẩn như dải.

Từng tòa hố trời, hơi khói bốc lên như trụ, gần gần xa xa, cao ngất trong rừng.

Ngu Uyên.

Màu ửng đỏ như máu đã sớm tan thành mây khói.

Hài cốt Tâm Mộc vẫn còn tiếp tục chôn vùi, đổ sụp, bụi xám bay lả tả đây trời, tản khắp như sương mù trong cơn mưa to.

Trong cự mộc không có bất kỳ sinh cơ và khí tức gì, kiếp vân nặng nề trên bầu trời vẫn còn tiếp tục tiêu tán.

Dược Thanh Anh không nhúc nhích đứng đấy, khí tức quanh người kinh khủng cuồn cuộn, tóc bạc tung bay như màn hình, áo xanh phần phật, không ngừng xoay tròn như sóng to gió lớn, đang tiếp nhận lực lượng đồ đằng liên tục không ngừng quán chú.

Bỗng nhiên, cách nàng không xa mở ra một cánh cửa ra vào nguy nga, khí tức nguyền rủa tứ tán, âm khí rét lạnh như sóng triều.

Một bóng dáng huyền bào vác đao đi ra từ bên trong, chính là Bùi Lăng vừa rời đi không lâu!

Chương 2624: Ba môn thần thông

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đi thẳng đến trước mặt Dược Thanh Anh, xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay lập tức dấy lên một ngọn lửa nhỏ bé yếu ớt; ngay sau đó ngọn lửa đột nhiên nhảy chồm lên, âm vang nổ tung, hóa thành hỏa vũ đầy trời, bổng bềnh, chói lọi sáng chói; hỏa vũ vẩy xuống, lúc sắp rơi xuống đất đột nhiên như trăm sông đổ về một biển, lại hội tụ vào lòng bàn tay của hắn, từng con hỏa thử sinh động như thật xuất hiện trong khoảnh khắc, hai con ngươi sáng rực, vô cùng linh động, bốn chân vung ra như một ánh lửa bắn mạnh ra, mau lẹ như điện.

Lít nha lít nhít hỏa thử chạy lên trời cao, hợp thành dòng lũ trùng điệp.

Bọn chúng chạy về phía trước đột nhiên lại trộn lẫn, trong nháy mắt một cự nhân hỏa diễm to lớn xuất hiện dưới bầu trời, hắn ta khôi ngô cường tráng, đầu trọc, hở ngực, lộ vú, chân trần, bên hông buộc một chiếc chiến quần, từng cục cơ bắp hoa văn rõ ràng, trên đôi mắt đều là ngọn lửa cháy hừng hực, bay lên.

Cự nhân hỏa diễm cúi đầu nhìn về phía Bùi Lăng, ngay sau đó hắn ta há mồm phun ra một đầu cự giao hỏa diễm giương nanh múa vuốt!

Giao long đi khắp vòm trời, thẳng vào mây xanh, trong lúc nó di chuyển lại gieo rắc vô số hỏa tiễn, nhiều vô số kể, vạch phá bầu trời, tràn trề giáng xuống.

Hỏa tiễn rơi xuống đất hóa thành biển lửa cuồn cuộn, đốt cháy mặt đất, luyện hóa vạn vật.

Biển lửa mênh mông tuỳ tiện, không ngừng dấy lên sóng to gió lớn, trong nháy mắt có một cự thú đầu đê, vó sói, thân nai, đuôi trâu, độc giác đứng lên. Nó thuần túy ngưng tụ từ hỏa diễm, lân giáp tươi sáng, ánh mắt trong vắt, lại là một đầu Hỏa Kỳ Lân!

Lúc này, lấy Bùi Lăng và Dược Thanh Anh làm trung tâm, toàn bộ Ngu Uyên đều bị ánh lửa chiếu rọi thành màu sắc mờ nhạt.

Cự nhân hỏa diễm, Hỏa Giao, hỏa tiễn, biển lửa, Hỏa Kỳ Lân cùng nhau khẽ động, chợt ầm vang nổ tung, toàn bộ phương thiên địa này như chìm vào một mảnh hỏa diễm thuần túy!

Đây là [Diễm Diễm Cửu Biến] trong [Hằng Hỏa Chân Quyết] !

Tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết] đến đại thành, có thể nắm giữ ba môn thần thông theo thứ tự là [Diễm Diễm Cửu Biến], [Phần Tâm Ngục] và [Niết Bàn].

Lần trước Bùi Lăng đến Thanh Yếu sơn, đánh cắp vị trí Yêu Đế từ trong tay Tầm Mộc, đã mượn nhờ hỏa diễm của Kim Ô, cùng quà tặng đến từ di tích hồng hoang lúc truyền vị Yêu Đế, thành công tu luyện toàn bộ ba môn thần thông.

Chỉ là khi đó tu vi của hắn đã Độ Kiếp, trên tay nắm giữ không chỉ ba môn tiên thuật, lại căn bản không dùng được ba môn thần thông này, vì vậy cho đến bây giờ không thể hiện ra trước mặt người khác...

Ngay sau đó, thi triển xong [Diễm Diễm Cửu Biến], hệ thống lại thao túng thân thể hắn tiếp tục thi triển [Phần Tâm Ngục] ở trước mặt Dược Thanh Anh.

Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, thế lửa cuồn cuộn của [Diễm Diễm Cửu Biến] lập tức tan thành mây khói, dường như chưa từng tồn tại.

Hắn ngẩng đầu, con ngươi sáng như ngôi sao, như mặt trời mới lên, sáng rực sáng tỏ, ánh sáng kia càng ngày càng sáng, lúc thoáng qua đã hóa thành một mảnh ánh lửa cuồn cuộn, làm sinh linh nhìn hắn không tự chủ được sa vào trong đó, chìm vào trong một mảnh luyện ngục thuần túy!

Ngoại giới không có chút khí tức yên hỏa nào, sâu trong đôi mắt Bùi Lăng như có ngọn lửa vô tận bất diệt, thời thời khắc khắc cháy hừng hực, cầm tù vạn vật, luyện hóa chúng sinh, thiêu đốt đạo tâm!

Hoàn thành thi triển [Phần Tâm Ngục] 1, Bùi Lăng lại thi triển thần thông [Niết Bàn].

Một tiếng gọi réo rắt như xuyên qua dòng sông thời gian vô tận, truyền đến từ năm tháng cực kỳ xa xôi.

Quanh người Bùi Lăng lập tức dấy lên lửa lớn ngút trời, ánh lửa nồng đậm, trong chớp mắt đã bao phủ nó hoàn toàn, ngay sau đó trong ngọn lửa có một đầu Hỏa Phượng vô cùng to lớn ầm vang hiện rat Hắn ta vô cùng to lớn, giương cánh che khuất bầu trời, ánh mắt hừng hực như mặt trời giữa trưa, không thể nhìn thẳng.

Mỗi một sợi lông vũ đều tản ra nhiệt lực cuồn cuộn, như có thể thiêu tẫn toàn bộ thế giới, lông chim trên đầu rạng rỡ, uy nghiêm lộng lẫy, như lễ đăng quang của người tạo vật thiên nhiên.

Ánh mắt lăng lệ uy nghiêm của Hỏa Phượng đảo qua Tâm Mộc, đảo qua Ngu Uyên, không có chút cảm xúc nào, sau khi lại phát ra một tiếng thanh lệ, dư âm còn quanh quẩn trong sông núi xung quanh, vỗ cánh bay đi, trong chớp mắt ngút trời không thấy, chỉ để lại một đạo ánh chiều tà như màu cầu vồng ở trên trời cao.

Ngay sau đó, ngọn lửa lớn kiềm chế, lại hiện ra bóng dáng Bùi Lăng.

Hắn không di chuyển chút nào, toàn bộ thể xác lại tản ra một loại rực rỡ hẳn lên, cảm giác thoát thai hoán cốt tươi mát, mạnh mẽ, sinh cơ dạt dào.

Hoàn thành thi triển ba môn thần thông, hệ thống đã khống chế Bùi Lăng không nhúc nhích đứng trước mặt Dược Thanh Anh, yên tĩnh chờ đợi cái gì đó.

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, sau mấy canh giờ Dược Thanh Anh tóc dài và váy bay múa, dân bắt đầu bay xuống, khí tức quanh người nàng chậm rãi thu liễm.

Vốn dáng đứng của nàng không nhúc nhích, lại hơi thay đổi một chút, sau đó viên [Thiên Thương Lệ] trong tay bắn ra, cũng đã không tìm được mục tiêu cứu chữa.

Chương 2625: Một ngày là sư...

Dược Thanh Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay một chiêu, một lần nữa thu hồi [Thiên Thương Lệ].

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu sư tôn đã thành công thu lấy toàn bộ truyền thừa Tầm Mộc!

Chỉ là hiện tại hệ thống [Không lo nhân quả] là có ý gì?

Không đợi hắn biết rõ ràng vấn đề này, Dược Thanh Anh đột nhiên quỳ một chân trên đất, kiên định nói: "Thanh Anh bái kiến chủ nhân!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, đây là tình huống như thế nào?

Nhưng ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ ra một giọt tinh huyết.

Giọt máu tươi này có màu sắc vô cùng tươi đẹp, mơ hồ truyền ra ý nặng nề cùng khí thế mênh mông, bị hắn điều khiển bay đến trước người Dược Thanh Anh.

Dược Thanh Anh không chút do dự, lúc này hơi cúi đầu, mặc cho tinh huyết dán sát vào mi tâm của nàng, nhanh chóng dung nhập.

Lúc thoáng qua, mi tâm Dược Thanh Anh vốn trắng nõn không có vật gì, lập tức hiện ra một đạo phù lục phức tạp cổ xưa, truyền ra khí tức không khác gì Bùi Lăng.

Chỉ một thoáng, Bùi Lăng lập tức cảm thấy trong nơi tối tăm có một mối liên hệ vô cùng mật thiết, đang kết nối chặt chẽ với Dược Thanh Anh.

Cùng lúc đó, toàn bộ Ngu Uyên đều truyền đến cảm giác thân thiết không khoảng cách với hắn, đưa mắt nhìn vùng đất hoang vu lại không có chút xa lạ nào, cứ như là quê hương sinh dưỡng hắn, là quê cha đất tổ sớm chiều ở chung vô số năm tháng, là minh hữu và chỗ dựa có thể dựa vào kiên định nhất... Cảm giác huyền diệu quanh quẩn trong lòng như một ý niệm, có thể hái sao lướt qua mặt trời, đổi điều kiện khí hậu!

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra..."

Tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Bùi Lăng.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, sư tôn nhận hắn là chủ!

Hiện tại những tiên thuật do hệ thống kiểm tra ra, toàn bộ đều là truyền thừa mà sư tôn vừa đạt được từ Tầm Mộc!

Hơn nữa, ngoại trừ truyền thừa, dường như hắn còn đạt được một loại "lực lượng" không biết nào đó từ sư tôn, một phần này giống pháp tắc nhưng lại không giống pháp tắc!

Tâm Mộc chống đỡ một hơi truyền cho sư tôn tất cả, lại biến thành của hắn!

"Leng keng! Hoàn thành [Không lo nhân quả 1..."

"Leng keng! Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, cuối cùng Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn lập tức "bịch" một tiếng quỳ xuống đối diện sư tôn Dược Thanh Anh, chợt duỗi hai tay ra đỡ hai tay Dược Thanh Anh, nói:

"Sư tôn, đệ tử vô lễ, kính xin sư tôn thứ tội!"

Dược Thanh Anh khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ngươi đã là chủ nhân của ta, ngươi đứng lên trước."

Trong chốc lát trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, mặc dù lần này [Không lo nhân quả] là hệ thống điều khiển hắn đến tìm sư tôn Dược Thanh Anh, nhưng từ đầu tới đuôi hệ thống chỉ thi triển ba môn thần thông [Hằng Hỏa Chân Quyết] một chút, vì sao sư tôn đột nhiên nhận hắn là chủ?

Thấy Dược Thanh Anh không chịu đứng lên trước, Bùi Lăng cũng quỳ như thế, hắn trực tiếp hỏi: "Sư tôn, không biết vì sao vừa rồi ngài muốn nhận đệ tử làm chủ?"

Dược Thanh Anh nói: "Đây là mệnh lệnh vị chủ nhân thứ nhất của ta, hiện tại ngươi là vị chủ nhân thứ hai của ta."

Mệnh lệnh của Đan Tổ?

Cái này...

Ánh mắt "Lung Hoàng" đan tổ lợi hại như vậy? !

Thế nhưng, hắn và "Lung Hoàng" chưa từng gặp qua, vì sao "ung Hoàng" đan tổ lại để Dược Thanh Anh nhận hắn làm chủ?

Lúc này, thấy Bùi Lăng vẫn không nói gì, Dược Thanh Anh nói tiếp: "Môn công pháp này [Hằng Hỏa Chân Quyết] là lấy mình là lô, lấy tâm là đan."

"Tu luyện môn công pháp này có thể luyện đi sự hung lệ, tham lam, ác niệm... Sâu trong lòng người, làm đạo tâm luôn giữ được thanh minh thuần túy, không nhiễm mảnh bụi."

"Bởi vậy, dù người tâm thuật bất chính có thiên tư trác tuyệt, Ở vào thiên phú tu luyện cưỡng ép nhập môn, mỗi một bước tiến đều vô cùng gian nan"

"Người có thể tu luyện môn công pháp này, lại tỉnh tiến nhanh chóng, nhất định bản tâm tươi sáng thuần túy, lòng dạ nhân hậu."

"Lung Hoàng chủ nhân nói cho ta biết, sau khi nàng đi, ai có thể tu luyện môn công pháp [Hằng Hỏa Chân Quyết] này đến đại thành, đó là chủ nhân mới của ta."

"Hiện tại ngươi có thể dùng ra ba môn thần thông trong [Hằng Hỏa Chân Quyết 1, là đã tu luyện môn công pháp này đến đại thành!"

"Tốc độ như vậy, chỉ có người chí thiện chí thuần thành tâm thanh ý mới có thể làm được."

"Ngươi và Lung Hoàng chủ nhân rất giống nhau"

"Về sau, ngươi không cần gọi ta là sư tôn, lúc trước nhận ngươi làm đệ tử là vì hoàn thành nhiệm vụ của Lung Hoàng chủ nhân"

"Từ giờ trở đi, ngươi là chủ nhân của ta, gọi tên ta là được."

Nghe vậy, Bùi Lãng hơi ngạc nhiên.

Lúc ấy sư tôn Dược Thanh Anh truyền [Hằng Hỏa Chân Quyết] cho hắn, cũng là thí luyện của Đan Tổ?

Chương 2626: Một ngày là sư... (2)

Ừ... Hắn là tu sĩ tốt bản tâm tươi sáng thuần túy, lòng nhân hậu, chí thiện chí thuần thành tâm thanh ý, lần trước chỉ tốn ba ngày đã tu ra ba môn thần thông của môn công pháp này.

Đan Tổ lưu lại môn [Hằng Hỏa Chân Quyết] này, quả nhiên có thể kiểm nghiệm tu sĩ thiện ác!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức kiên định nói: "Sư tôn có ân nặng như núi với đồ nhi, nếu không có sư tôn sẽ không có đồ nhi hiện tại.

"Một ngày là sư, cả đời là sư, đồ nhi vĩnh viễn là đệ tử của sư tôn!"

Nghe vậy, Dược Thanh Anh cười lắc đầu, đồ nhi... Không, là chủ nhân!

Chủ nhân quả nhiên tâm tư thuần thiện, không có chút giảo quyệt nào, giống với nàng đã từng...

Thế là, Dược Thanh Anh cũng không tiếp tục kiên trì, lúc này nói: "Xin chủ nhân đứng lên."

Bùi Lăng hơi do dự, đột nhiên nói: "Sư tôn đứng lên trước."

Dược Thanh Anh lập tức trả lời: "Không..."

Còn chưa dứt lời, nàng trực tiếp đứng lên.

Dược Thanh Anh khẽ giật mình, lúc kịp phản ứng đã thấy Bùi Lăng cũng đứng dậy...

Lúc này, không đợi nàng mở miệng, Bùi Lăng cười hỏi: "Sư tôn, ngươi độ đến trận đạo kiếp thứ mấy rồi?"

Nghe được vấn đề này, Dược Thanh Anh lập tức biết chủ nhân muốn thành tiên cùng nàng...

Suy nghĩ xoay chuyển, nàng lập tức khẽ lắc đầu nói: "Nếu ván cờ lần này là hung, ta sẽ cùng chủ nhân vào ván cờ."

"Nhưng nếu ván cờ lần này là cát... Nhiệm vụ của Lung Hoàng chủ nhân vẫn chưa hoàn thành, ta không thể tham gia ván cờ lần này."

Hung?

Cát?

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, bây giờ sư tôn nói việc có liên quan với Phù Sinh kỳ cục!

Hắn nhanh chóng hỏi: "Như nào là vân cờ hung cát?"

Lời vừa ra miệng, Bùi Lăng lập tức nghĩ tới điều gì đó, lập tức lại nói: "Nếu ở Thanh Yếu sơn không tiện, cũng không cần trả lời đồ nhi"

Dược Thanh Anh nói: "Thật sự chỉ có thể nói chuyện này ở địa giới chín tông. Nhưng..."

Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía hài cốt Tầm Mộc còn đang không ngừng đổ sụp trước mặt, nhẹ nhàng thở dài, mới nói tiếp, "Hiện tại Tâm Mộc tiền bối vẫn lạc, lại còn gửi gắm Thanh Yếu sơn cho ta... Hiện tại ta có thể nói điều mà ta biết."

Bùi Lăng lập tức giữ vững tinh thần, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dược Thanh Anh.

Dược Thanh Anh tiếp tục nói: "Mỗi lần trước khi mở ra Phù Sinh kỳ cục, chín tông đều sẽ có tổ sư trả cái giá to lớn để liên hệ thượng giới, hỏi thăm ván cờ hung cát"

"Trình độ hung cát chia thành đại hung, trung hung, tiểu hung, tiểu cát, trung cát, đại cát, tương ứng với sáu loại độ khó của ván cờ."

"Nếu là đại cát hiện ra, dù tu vi tất cả người vào cờ đều chỉ là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp, cũng có khả năng thuận lợi thông qua."

"Nhưng nếu là đại hung... Dù có chín vị Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp trở lên, chắc chắn cũng là nguy hiểm trùng điệp, thậm chí cửu tử nhất sinh, thăng tiên xa vời...

"Thế nhưng, ngoại trừ ván cờ dang dở chiến trận hồng hoang kia, tất cả ván cờ khác đều nguy hiểm với nhân tộc, đối với yêu tộc, dị tộc lại dễ dàng hơn nhiều"

"Vì vậy, nếu là ván cờ đại hung, chín tông sẽ chủ động mời yêu tộc, dị tộc tham gia, hạ thấp độ khó ván cờ, làm đại hung xuống thành trung hung, thậm chí tiểu hung"

"Nếu là tiểu hung, có đủ nhiều yêu tộc, dị tộc tham gia, rất có thể độ khó ván cờ sẽ biến thành tiểu cát"

"Phù Sinh kỳ cục lần này, đến lượt ma môn hỏi tiên thuật, chính đạo hỏi ván cờ."

"Ván cờ là hung là cát, hiện tại chỉ có những tổ sư chính đạo chuẩn bị tham dự ván cờ được biết."

"Lấy nội tình và thực lực của chủ nhân, dù là tiểu cát, cũng có thể thuận lợi thành tiên."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu được, ván cờ là hung, sư tôn sẽ đi cùng hắn, tiện giúp hắn giảm độ khó ván cờ.

Nhưng nếu ván cờ là cát, sư tôn cho rằng thực lực của hắn đủ để thành tiên, sẽ tiếp tục ở lại phương thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ của "Lung Hoàng" đan tổ...

Thế nhưng, ý nghĩ của hắn lại vừa hay ngược lại với sư tôn.

Nếu ván cờ là cát, tất nhiên hắn muốn dẫn theo sư tôn, đạo lữ, lô đỉnh, hồng nhan... Cùng đi!

Nhưng nếu ván cờ là hung, thì không cần thiết dẫn theo sư tôn, đạo lữ, lô đỉnh, hồng nhan đi mạo hiểm...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Sư tôn, ván cờ dang dỗ trận chiến hồng hoang gì kia, có phải rất dễ với nhân tộc, rất hung hiểm với yêu tộc, dị tộc hay không?"

Dược Thanh Anh lập tức lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Ván cờ dang đổ trận chiến hồng hoang là đại hung với toàn bộ sinh linh!"

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc Phù Sinh kỳ cục là cái gì?"

Dược Thanh Anh nói: "Ta cũng không biết."

"Đây là bí mật nòng cốt của Phù Sinh kỳ cục, chỉ có những nhân tộc đỉnh phong nhất chín tông mới biết rõ."

"Mặc dù ta vẫn được Lưu Lam hoàng triều cung phụng, địa vị cao cả, ngang hàng với Thái Thượng Hoàng Chung Quỳ thị bế quan, nhưng ta cũng không phải nhân tộc."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, vẫn chỉ có thể đi tìm "Phục Cùng" tổ sư hỏi bí mật Phù Sinh kỳ cục...

Nghĩ đến đây, hắn nhìn Ngu Uyên cảnh hoàng tàn khắp nơi, sau đó nói: "Ta đã biết, hiện tại ta về tông một chuyến."

"Nếu ván cờ lần này là hung, ta lại đến tìm sư tôn"

Dược Thanh Anh gật đầu nói: "Được!"

Huyền bào nhẹ vung lên, Bùi Lăng quay người rời đi.

Chương 2627: Lễ vật cho ý chí Chân Tiên...

Lúc này, sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời mới mọc dần bay lên từ phía chân trời, màu vàng rực ôn nhu vẩy xuống mặt đất, sương chiết xạ ngàn vạn màu sắc, óng ánh khắp núi sông.

U Tố nộ.

Vương tọa đen nhánh nhẹ nhàng trôi nổi giữa hư không, ngàn vạn nguyền rủa lấp lánh trên đó.

Bỗng nhiên, một bộ huyền bào xuất hiện phía trên vương tọa, vẻ mặt hắn nội liễm, trông như phàm nhân không có chút tu vi nào, chính là Bùi Lăng.

Hắn hơi đưa tay, bây trùng, xiềng xích, cái bóng... Ba sự tồn tại nhỏ bé như hư không phải hư, như thật không phải thật, bay múa xoay quanh giữa ngón tay hắn.

Đây là ba đầu pháp tắc của tiên nhân kia.

Pháp tắc ba vị Tô Ly Kinh: "Tù": "Úc" kia, đều đã rơi vào Ngu Uyên, hắn không đi lấy...

Hiện tại hắn đã độ tám mươi mốt trận đạo kiếp, pháp tắc bình thường đã vô dụng với hắn.

Thậm chí là những "Bản nguyên" Thanh Yếu sơn kia, cũng không đủ nhiều đạo kiếp rèn luyện, cần bắt đầu từ số không, không có ý nghĩa quá lớn với hắn.

Bởi vậy, lần này sư tôn Dược Thanh Anh kế thừa truyền thừa Tầm Mộc, hắn cũng không yêu cầu bất kỳ "Bản nguyên" gì từ sư tôn...

Hiện tại thu lấy ba đầu pháp tắc của tiên nhân này, là vì đề phòng vị tiên nhân kia còn sống, nếu mặc cho ba đầu pháp tắc này ở lại Ngu Uyên, chắc chắn tiên nhân sẽ tìm tới sư tôn Dược Thanh Anh!

Bây giờ thì sao... Hắn dự định dùng ba đầu pháp tắc này làm lễ vật, đưa cho ý chí Chân Tiên.

Nếu vị tiên nhân hạ giới kia vẫn sống tiếp được, muốn thu hồi ba đầu pháp tắc này, vậy để đối phương đi tìm ý chí Chân Tiên đòi.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lật bàn tay thu hồi ba đầu pháp tắc.

" [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân]..."

" [Tuế Tuế Niên Niên, Vạn Hỏa Trầm Uyên 1...

"Mặc dù hệ thống đã thu nhận sử dụng hai môn tiên thuật Tâm Mộc này, nhưng bây giờ không thể tu luyện."

"Sư tôn còn đang ở Ngu Uyên lĩnh hội truyền thừa Tâm Mộc, nhưng sư tôn không phải Tâm Mộc"

"Hai môn tiên thuật có thể làm ta bị trọng thương, tương tự cũng sẽ làm sư tôn bị thương..."

"Tiên thuật khác đều cần pháp tắc đặc biệt, hơn nữa uy năng cũng chỉ như thế"

"Căn bản so ra kém tiên thuật mà ý chí Chân Tiên cho lần trước, không cần thiết lãng phí thời gian tu luyện"

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhìn lại một tòa trà lâu thấp thoáng trong U Tố mộ sương trắng mênh mông.

Trong trà lâu, âm u lạnh lẽo ẩm ướt, vô số linh thực quái đản cái bóng đặc hữu đang tùy ý sinh trưởng.

Trong phòng tu luyện nào đó trên lâu, Tư Hồng Khuynh Yến hồng y như máu như mạn châu sa hoa nở rộ trong U Minh, nàng hơi khép hai mắt, khí tức dao động như thủy triều lên xuống, đang chuyên tâm tu luyện.

Phát hiện khí cơ của nàng bình thường, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trọng Minh tông.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn thấy trong tông môn tất cả như thường.

Trong động phủ Thúy Lỗi sơn, Tư Hồng Diệu Ly, Thi Nam Tử, Dư Tử Cơ... Đều tự tu luyện; trong Triêu Na hành cung, Lệ sư tỷ cũng đang chuyên tâm tăng cao tu vi, rèn luyện pháp lực.

Đạo lữ, lô đỉnh, hồng nhan... Toàn bộ ngay ngắn trật tự, chưa từng xuất hiện vấn đề gì.

Ngoài ra: "Phục Cùng" tổ sư: "Anh Nanh" tổ sư: "Hoài Phố" tổ sư đều đã trở về...

Chờ chút!

"Tinh Hận" tiền bối đâu?

Bùi Lăng lập tức mở rộng phạm vi cảm giác, chẳng mấy chốc đã phát hiện hai luồng khí tức cường đại cuồn cuộn đang kịch đấu ở chỗ sâu Vạn Hủy hải.

Hắn ngẩn ngơ, chợt đứng dậy, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Vạn Hủy hải.

Biển xanh lan tràn, cuồng phong gào thét, sóng lớn cuồn cuộn che ngợp bầu trời như muốn chôn cất phương càn khôn này.

Trên trời cao, sương mù đây trời.

Âm khí mênh mông tùy ý tỏ khắp, nhét đầy thiên địa, bông tuyết màu xám đen xen lẫn mưa to, bay lả tả.

Lại có hỏa diễm vàng ròng chiếu giữa trời, ánh sáng rực rỡ, tươi đẹp ngàn vạn, nơi đi qua thiêu tẫn vạn vật như mặt trời giữa trời, tẩy rửa vạn dặm.

Oanh! Oanh! Oanh!

Tiếng vang nặng nề quanh quẩn giữa trời biển, cả người Long Bá Chiến Vương liệt diễm hừng hực, chiếu rọi đại dương mênh mông như kim thủy, gợn sóng phồng lên, biển sôi như nấu, từng cục cơ bắp của hắn ta nâng lên cao cao, vân da tạo ra lực lượng mạnh vạn quân, nắm đấm như ngọn núi vung vẩy giữa trời cao, mang theo tiếng gió như sấm rền, đánh từng quyền về phía khô lâu to lớn liên tục không ngừng vọt tới trước mặt.

Quyền phong to lớn kích thích vô số dòng nước, còn không kịp hóa thành hơi nước bốc hơi đã lặng yên biến mất.

Quyền phong cuồn cuộn, nước mưa, âm khí, bạch cốt... Đều hóa thành bột mịn, tan thành mây khói dưới một quyền.

Quanh người Long Bá Chiến Vương có ngọn lửa vàng ròng cuồn cuộn trong mây, khí thế lạnh thấu xương xông lên trời không, đôi mắt sáng rực, chiến ý hừng hực như thực chất.

Khô lâu to lớn khó mà tính toán đều giáp trụ tươi sáng, khí tức cường đại, ánh sáng pháp bảo chiếu sáng di cốt trắng bệch của bọn chúng, đang đi ra từ hư không như vô cùng vô tận, trong chớp mắt đã hiện đầy toàn bộ phương hải vực này.

Âm khí cuồn cuộn như thủy triều tràn ngập lên, khô lâu quanh quẩn quanh người, bông tuyết màu xám đen càng lúc càng lớn như muốn che đậy ánh mắt.

Chương 2628: Lễ vật cho ý chí Chân Tiên... (2)

Trong biển khô lâu cuồn cuộn, một bộ khô lâu cao lớn lạ thường.

Đỉnh đầu, bóng dáng uyển chuyển đứng chắp tay, nàng lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh băng sắc bén, như sương như tuyết, như dao như điện, chính là "Tinh Hận" tổ sư!

Lúc này sắc mặt "Tinh Hận" lạnh băng, trước đó đại chiến với Tâm Mộc, thương thế của nàng chưa lành, cộng thêm vật liệu Long Bá tộc Đại Thừa này nắm giữ "Bản nguyên", trong thời gian ngắn nàng lại không bắt được phần tài liệu này!

Suy nghĩ hơi đổi: "Tinh Hận" đưa tay đánh ra một pháp quyết quái đản, lập tức trên trời cao nhô ra vô số cốt thủ to lớn, tranh nhau chen lấn chộp lấy Long Bá Chiến Vương.

Long Bá Chiến Vương ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếng rống như núi hô sóng thần, chấn động toàn bộ phương thiên địa này, vốn mặt biển đã sóng cả mãnh liệt, chỉ một thoáng nhấc lên sóng to gió lớn, bành trướng khuấy động, lan tràn về phía bốn phương tám hướng, gào thét mà đi.

Ngọn lửa vàng ròng quanh người hắn ta như có cảm giác, ầm vang bay vút lên, hóa thành hỏa xà lít nha lít nhít xâu không vọt lên, cắn xé cốt thủ.

Nhưng ngay chớp mắt hỏa xà và cốt thủ sắp đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa lập tức đứng im, như ngưng trệ thành một bức tranh thuần túy.

Ngay sau đó, cốt thủ, hỏa xà, sóng lớn... Toàn bộ dọc theo quỹ tích ban đầu nhanh chóng rút lui.

"Tinh Hận" tổ sư và Long Bá Chiến Vương nhanh chóng quay về trạng thái trước khi ra tay.

"Tinh Hận", Long Bá Chiến Vương cùng ba tên yêu tôn Thanh Yếu đều khẽ giật mình, sau đó chẳng mấy chốc kịp phản ứng, cùng nhau nhìn về một phương hướng.

Đã thấy một bóng dáng huyền bào vác đao, chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh "Tinh Hận" từ lúc nào.

Lại là người dẫn đường tiên lộ lần này, Bùi Lăng!

Thấy Bùi Lăng xuất hiện: "Tinh Hận" lập tức dừng tay, truyền âm hỏi: "Bùi thánh tử có bị thương hay không?"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, bình tĩnh trả lời: "Gần như hoàn toàn khôi phục."

Nói xong, hắn lại nói tiếp: "Đệ tử và Long Bá Chiến Vương có chút nhân quả, đồng ý để hắn cùng đi tới Phù Sinh cảnh."

"Kính xin Tinh Hận tiền bối giơ cao đánh khẽ."

Nghe vậy: "Tinh Hận" không do dự, lúc này nói: "Nếu là Thánh Tử mở miệng, vậy phần tài liệu này do Thánh Tử xử trí."

Nói xong, nàng đưa tay tứm một trảo vào trong hư không, lập tức tất cả khô lâu, âm khí, tính cả khô lâu mặc giáp trụ, phân phối pháp bảo đều hóa thành một dòng lũ trắng bệch, trùng điệp tràn vào trong tay áo nàng, trong chớp mắt trên biển mênh mông, không còn chút tung tích thủ đoạn cốt đạo nào nữa.

Lúc này, Bùi Lăng nhìn về phía Long Bá Chiến Vương, bình thản nói: "Các ngươi có thể đi"

Long Bá Chiến Vương nhẹ gật đầu, giọng nói như lôi: "Đa tạ!"

Chợt, hắn ta lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục đi tới Thanh Yếu sơn.

Lúc này ba tên yêu tôn bên cạnh mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng thi triển độn pháp đuổi theo Long Bá Chiến Vương.

So với "Tinh Hận" vừa rồi, vị người dẫn đường tiên lộ đột nhiên xuất hiện này, thực lực càng khủng bố hơn!

Vốn tưởng chuyến này chắc chắn khó thoát tai kiếp, không ngờ ma đầu kia lại không có ý ra tay...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Long Bá Chiến Vương và ba tên yêu tôn đã nhanh chóng rời khỏi vùng biển này, ngay lúc quay đầu đã không thấy Bùi Lăng và "Tinh Hận", một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền vào bên tai ba tên yêu tôn: "Phù Sinh kỳ cục lần này, yêu tộc Thanh Yếu sẽ có ba danh ngạch"

"Đây là hứa hẹn mà ta đồng ý với Tầm Mộc tiền bối."

Nghe vậy, ba tên yêu tôn khẽ giật mình, chợt trong lòng vui mừng!

Lần này dựa theo mệnh lệnh Đế Tôn, sau khi đưa Long Bá Chiến Vương đến Ngu Uyên, bọn chúng có thể lập tức tìm Dược Thanh Anh, yêu cầu "Bản nguyên" để đối phó Phù Sinh kỳ cục!

Nghĩ tới đây, tốc độ ba tên yêu tôn độn tới Thanh Yếu sơn lập tức nhanh hơn mấy phần...

Trọng Minh tông.

Vạn khoảnh mây trắng, tràn ngập như biển.

Vô số núi non sáng tắt trong đó như từng hòn đảo rải rác.

Truyền Thừa điện.

Ngàn vạn hồn đăng hội tụ, cuồn cuộn như trường hà sông rộng.

Trên không, không gian chấn động một cơn, bóng dáng Bùi Lăng và "Tinh Hận" chậm rãi hiện ra.

Hai người vừa xuất hiện trong Truyền Thừa điện, toàn bộ cung điện lập tức dâng lên vô số phù lục, ánh sáng cấm chế lại thoáng qua phong bế, ngăn cách trong ngoài.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, cùng "Tinh Hận" đạp không mà đi, từng bước một đi đến chỗ sâu Truyền Thừa điện.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi lên một đường hành lang vô hình, một vài bức tranh treo ở bên cạnh, từng vị tổ sư hoặc nằm giữa núi thây biển máu, hoặc nghi lại trong bãi tha ma, hoặc trôi nổi phía trên hồn hải, hoặc bị vô số anh quỷ chen chúc...

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ chấn động quanh quẩn trên hành lang, hai người đi thẳng đến chỗ sâu nhất, trên thuỷ vực đen nhánh, bên trong bức tranh to lớn linh thạch như mười vạn núi lớn, uốn lượn liên miên như vô cùng tận, duy nhất bóng lưng đêm ngày không rõ như liên tục bị cọ rửa lề mề.

"Phục Cùng": "Anh Nanh" và "Hoài Phố" đều yên tĩnh chờ đợi ở đây.

Phát hiện hai người đến đây: "Phục Cùng" chậm rãi xoay người, ánh mắt như điện nhìn về phía Bùi Lăng.

Chương 2629: Kim cổ chỉ tranh, song tiên đánh cờ!

Thấy hắn khí tức bình ổn, khí huyết quanh người cuồn cuộn như trước, hiển nhiên không có trở ngại, không khỏi thầm thở phào, sau đó hòa hoãn nói: "Lần này chúng ta đến khiêu chiến Tầm Mộc là vì đạt được Bản nguyên hồng hoang, cũng vì Phù Sinh kỳ cục lần này."

Nghe vậy, Bùi Lăng không thấy bất ngờ, sau khi hắn cứu bốn vị tổ sư ra Ngu Uyên, đã thông qua đầu pháp tắc "Chúng" kia, hỏi lý do của bốn vị tổ sư.

Nhưng lúc đó "Phục Cùng" nói, không tiện nói việc này ở U Tố mộ.

Lúc đó, hắn biết chắc chắn có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục!

Thế là, Bùi Lăng làm một lễ hậu bối với mấy vị tổ sư, nghiêm mặt nói: "Đệ tử muốn biết tất cả điều liên quan tới Phù Sinh kỳ cục!"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, hiện tại Truyền Thừa điện đã phong tỏa, ngoại giới không thể nhìn trộm bất cứ chuyện gì nơi đây.

Ngoài ra, nơi này còn có ý chí "Trọng Minh" tổ sư...

Nghĩ đến đây: "Phục Cùng" đột nhiên hỏi: "Phù Sinh kỷ cục, bây giờ ngươi biết bao nhiêu?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Tiên phàm đánh cờ, con đường thành tiên."

"Phục Cùng" gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Tiên phàm đánh cờ, con đường thành tiên... Câu này, chắc chắn ngươi nghe được từ chỗ dị tộc."

Bùi Lăng khẽ giật mình, đây đúng là hắn nghe được từ Long Bá Chiến Vương...

Chỉ nghe "Phục Cùng" nói tiếp: "Câu nói này chỉ đúng phân nửa."

"Phù Sinh kỳ cục chân chính, thật ra không hề liên quan đến phi thăng thành tiên!"

"Phàm nhân muốn thành tiên, từ xưa đến nay chỉ có một con đường, đó là leo lên Kiến Mộc!"

"Hiện tại, sở dĩ tiên lộ đều phải đối phó Phù Sinh kỳ cục, là vì sau trận chiến hồng hoang, Kiến Mộc bị hủy, phương thế giới này đã đoạn tuyệt tiên lộ."

"Phù Sinh kỳ cục là một bàn kim cổ chỉ tranh, song tiên đánh cờ!"

"Hiện tại vị kia trong Phù Sinh cảnh có tôn hiệu là Cựu."

"Đánh cờ cùng nó có thể trở lại năm tháng quá khứ"

"Bây giờ tất cả tiên lộ của Bàn Nhai giới, mặc kệ phía trước như thế nào, nhưng đến cuối cùng đều thông qua đánh cờ cùng Cựu, tiến về năm tháng trước khi chiến tranh hồng hoang, leo lên Kiến Mộc chưa bị hủy đi!"

Nghe vậy, trong chốc lát Bùi Lăng hơi ngạc nhiên.

Phù Sinh kỳ cục không liên quan đến thành tiên?

Leo lên Kiến Mộc?

Song tiên đánh cờ?

"Cựu" ?

Năm tháng quá khứ?

Chờ chút!

Nơi "quỷ dị" trên thế gian này đều đi ra từ Phù Sinh cảnh, lần thứ nhất hắn tiếp xúc với "quỷ dị" Bồng Doanh quan, thật sự đã từng trở lại năm tháng lúc trước!

Lúc ấy hắn còn cố ý nói rõ sơ hở của Bồng Doanh quan với Cửu A Lệ thị, chỉ là Cửu A Lệ thị cũng không biết bao nhiêu...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng hỏi: "Song tiên đánh cờ...

Một vị tiên khác là ai?"

"Phục Cùng" trả lời: "Sau khi Phù Sinh kỳ cục mở ra mới có thể nhìn thấy một vị khác."

"Bây giờ những nơi quỷ dị xuất hiện ở Bàn Nhai giới, thật ra cũng là vì song tiên đánh cờ..."

"Nhưng điều này không liên quan đến việc hiện tại chúng ta thành tiên, không cần thiết để ý tới."

"Hiện tại quan trọng nhất là sau khi ván cờ mở ra, chúng ta giáng lâm năm tháng nào."

"Trước trận chiến hồng hoang, toàn bộ thiên hạ do dị tộc, yêu tộc chưởng quản."

"Vì vậy, tu sĩ nhân tộc trở lại thời kỳ đó, tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm"

"Đối với yêu tộc, dị tộc lại dễ dàng hơn rất nhiều."

"Hơn nữa, hiện tại chúng ta nắm giữ pháp tắc đều không phải Bản nguyên, một khi xảy ra tranh đấu với dị tộc, yêu tộc thời kỳ hồng hoang, sẽ bị Bản nguyên áp chế toàn diện"

"Như thế tranh đấu cùng cảnh, chắc chắn rơi vào thế yếu!"

"Chỉ có nắm giữ Bản nguyên mới có thể chống lại chính diện những dị tộc, yêu tộc thời kỳ hồng hoang!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu: "Phục Cùng" tiền bối nói vậy, là đang nói ra nguyên nhân lần này khiêu chiến Tâm Mộc.

Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng với hắn.

Mặc dù hiện tại Tâm Mộc đã bị hắn chém, nhưng hắn cũng không dự định cầm những thứ của sư tôn, đưa cho bốn người "Phục Cùng" tiền bối.

Dù sao hắn có "Bản nguyên", mấy vị tổ sư đi theo hắn là được...

Lúc này: "Phục Cùng" tiếp tục nói: "Phù Sinh kỳ cục mở ra, mỗi lần vào ván cờ, không vượt quá chín số."

"Ngươi là người dẫn đường tiên lộ, nhất định phải vào ván cờ."

"Tám người vào ván cờ với ngươi, đều là người đi theo tiên lộ."

"Những người còn lại chỉ có thể xem cờ, tức là người xem tiên lộ."

"Mỗi khi một vị người đi theo vẫn lạc, sẽ có một vị người xem có thể vào ván cờ."

"Nếu người dẫn đường vẫn lạc, thì tất cả người đi theo đều sẽ vẫn lạc."

"Nếu ván cờ sớm thất bại, không có người xem vào cờ, sẽ vĩnh viễn ở lại năm tháng quá khứ, không thể phi thăng, không thể rời đi, tất cả vết tích đều bị năm tháng xóa đi!"

Nói đến đây: "Phục Cùng" dừng lại, sau đó lại nói: "Ngươi là người dẫn đường tiên lộ lần này, có thể quyết định danh ngạch nhóm người đi theo đầu tiên."

"Nếu ván cờ lần này là hung, danh ngạch nhóm người đi theo đầu tiên có thể sắp xếp cho vật liệu ngụy đạo, để thăm dò độ khó thật sự của ván cờ."

"Nhưng nếu ván vở là cát..."

"Phục Cùng" nhìn qua Bùi Lăng, không tiếp tục nói hết.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, lúc này nói: "Nếu là cát, đệ tử sẽ cố gắng sắp xếp chư vị tiền bối Thánh tông vào nhóm đầu tiên"

Bốn vị tổ sư "Phục Cùng": "Tinh Hận': "Hoài Phố": "Anh Nanh" lập tức hài lòng cười.

Chương 2630: Đại đạo vô tình

Hiện tại Bùi Lăng chưa Đại Thừa đã có thể nhiều lần thoát thân từ trong tay Tầm Mộc, thực lực đã là người dẫn đường tiên lộ mạnh nhất các đời đến nay!

Chỉ cần ván cờ là cát, dù chỉ là tiểu cát, phi thăng thành tiên đều không phải vấn đề gì!

Thấy Bùi Lăng đã đồng ý chuyện quan trọng nhất: "Phục Cùng"

khẽ mỉm cười, nói: "Hiện tại Phù Sinh kỳ cục chỉ cần chú ý những thứ này."

"Việc còn lại phải đợi sau khi ngươi Đại Thừa, chín tông tề tụ, trao đổi tin tức thượng giới mới có thể biết được."

"Hiện tại, ngươi còn có gì muốn biết?"

Nghe vậy, Bùi Lăng suy nghĩ, lập tức hỏi: "Nếu cuối cùng người dẫn đường và người đi theo đều thành công phi thăng, những người xem ván cờ chưa tiến vào sẽ như thế nào?"

"Trên bản chất, có phải những người xem còn chưa tham gia ván cờ có thể trở lại tông môn hay không?"

"Phục Cùng" lắc đầu, lập tức nói: "Loại này tình huống sẽ không xuất hiện."

"Dù ván cờ thuận lợi bao nhiêu, cuối cùng tất cả người xem đều sẽ vào ván cờ!"

"Ván cờ kết thúc, tình huống người xem chưa vào ván cờ chỉ có một loại, là ván cờ quá hung hiểm, người dẫn đường đã sớm vẫn lạc!"

Tất cả người xem đều sẽ vào ván cờ?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, đang muốn tiếp tục vặn hỏi, lại nghe "Tinh Hận" tổ sư bên cạnh bình tĩnh giải thích: "Nếu ván cờ quá thuận lợi, người xem ván cờ bên ngoài sẽ càng ngày càng ít."

"Ỗ bên trong ván cờ, chín tông cũng sẽ ăn ý đào thải một vài người đi theo vốn không có tư cách."

"Ví dụ như dị tộc, yêu tộc."

"Hoài Phố" tổ sư cũng mở miệng nói: "Ván cờ lần này, nếu có yêu tộc, dị tộc tới tham gia, tốt nhất sắp xếp một hai tên trong nhóm người đi theo đầu tiên."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu được, ván cờ thuận lợi, người xem bên ngoài sẽ tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt mấy danh ngạch có hạn kia!

Chắc chắn trong ván cờ cũng sẽ có tranh đấu!

Ván cờ hung hiểm... Người xem bên ngoài sẽ rất hòa thuận!

Chẳng trách!

Danh ngạch phi thăng thành tiên chỉ có chín vị, nhưng mỗi tông môn đều có nhiều người đến tham gia ván cờ như vậy...

Ván cờ hung hiểm thì không cần nhiều lời, tất nhiên càng nhiều người càng tốt.

Ván cờ thuận lợi, thì dù là bên trong ván cờ hay bên ngoài ván cờ, đều sẽ xảy ra hao tổn cực lớn!

Đây... Là mạnh được yếu thua, đại đạo vô tình!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại hỏi: "Chính... Ngụy đạo cũng sẽ ra tay với yêu tộc, dị tộc?"

"Hoài Phố" tổ sư khẽ lắc đầu, nói: "Thánh Tử không cần lo lắng"

"Sau khi vào ván cờ, tất cả sẽ thay đổi."

"Dù là ngụy đạo, đến lúc đó cũng không bỏ qua yêu tộc và dị tộc!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt tiếp tục hỏi: "Vì sao trước khi ván cờ mở ra, chín môn phái lớn đều chỉ có một vị tổ sư Đại Thừa tọa trấn?"

Vấn đề này, thật ra từ khi tu vi hắn chỉ có Hợp Đạo, lần thứ nhất theo "Phục Cùng" tổ sư tiến vào chỗ sâu trong Truyền Thừa điện này, đã muốn thỉnh giáo "Phục Cùng" tổ sư.

Chỉ có điều, lúc ấy "Phục Cùng" tổ sư giữ kín như bưng...

Nghe vậy, lần này "Phục Cùng" lại không do dự chút nào, lập tức trả lời: "Thiên đạo cao miểu, trong tối tăm tự có cân bằng"

"Mặc dù chín tông chúng ta sừng sững ở đỉnh cao phương thế giới này, nhưng khí số cũng có hạn."

"Trong tông môn càng nhiều tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp thấp có thể nhập đạo sẽ càng ít."

"Thiên kiêu đỉnh cấp chân chính càng khó xuất hiện!"

"Một tông môn, nếu đồng thời tồn tại hai vị Đại Thừa trở lên, vậy cơ duyên của đệ tử tông môn này sẽ càng ngày càng ít, nội tình cũng càng ngày càng kém."

"Như thế, cuối cùng sẽ chìm đắm trong tình cảnh không người kế tục"

"Lúc không xuất hiện thiên kiêu lãnh tụ nhất thời, chỉ có thể chờ đợi tông môn khác xuất hiện người dẫn đường tiên lộ, mở ra ván cờ...

"Bây giờ lại không giống"

"Nếu đã có người đang đi tiên lộ, còn tới tình trạng sắp mở ra Phù Sinh kỳ cục, vậy không cần lo lắng vấn đề đệ tử hậu bối không đủ khí số"

"Chờ sau khi ván cờ bắt đầu, tất cả Đại Thừa tiến về ván cờ, cũng không xuất hiện tình huống khiếm khuyết khí số."

Lúc này: "Anh Nanh" tổ sư ngồi bên cạnh vẫn không mở miệng đột nhiên nói: "Đây là quy củ do tiền bối truyền thừa, nghe đồn vào thời kỳ hồng hoang, dị tộc và yêu tộc suy bại cũng có liên quan đến điều này."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu ý của hai vị tổ sư, một tông môn, chỉ cần một vị Đại Thừa trở lên sẽ đoạn mất khí số bản môn!

Ngoài ra, thời kỳ hồng hoang, yêu tộc và dị tộc thì ngược lại, số lượng yêu tộc và dị tộc đẳng cấp cao sẽ rất nhiều!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại hỏi: "Trong Phù Sinh cảnh, ngoại trừ Phù Sinh kỳ cục còn có chỗ nguy hiểm nào khác không?"

"Phục Cùng" từ tốn nói: "Đối với sự tồn tại như chúng ta, Phù Sinh cảnh chỉ có Phù Sinh kỳ cục là uy hiếp duy nhất."

"Tất cả chuyện còn lại đều tương đương với quỷ dị ngoại giới, không có gì cần chú ý."

"Nhưng Đại Thừa kỳ chỉ cần bước vào Phù Sinh cảnh, nhất định sẽ gặp phải Phù Sinh kỳ cục."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, thật ra không cần Đại Thừa, lúc hắn Trúc Cơ kỳ tiến vào "quỷ dị" do Phù Sinh cảnh diễn sinh ra, đã gặp được Phù Sinh kỳ cục...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng im lặng suy nghĩ chốc lát, cảm giác vấn đề muốn hỏi đã hỏi gần hết...

Chương 2631: Làm trái thiên cương là được!

Thế là, cuối cùng hắn lại nói: "Đệ tử lại xử lý một ít chuyện riêng, sẽ đi độ mười mấy trận đạo kiếp sau cùng"

"Đến lúc đó chín tông tề tụ, quyết định ở nơi nào thì phù hợp?"

"Phục Cùng" nói: "Cảnh nội địa giới Thánh tông là được."

Bùi Lăng lập tức nói: "Vậy chọn di chỉ Lam Kha thành đi."

Sau một lát, Bùi Lăng đi ra Truyền Thừa điện.

Vạn khoảnh biển mây trùng điệp, vô số đỉnh núi thấp thoáng trong đó như hòn đảo đang giãy giụa trong đại dương mênh mông.

Đệ tử Thánh tông lui tới như đệt, bé nhỏ như sâu kiến lại sinh cơ bừng bừng.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, ánh mắt đảo qua muôn sông nghìn núi trong tông môn, thoáng qua thu tầm mắt lại, hơi trầm ngâm.

Vừa rồi hắn đã hỏi đại khái tình huống Phù Sinh kỳ cục một lần, tình huống khác lại phải chờ chín tông tề tụ, đạt được càng nhiều tin tức thượng giới mới có thể xác định.

Chỉ là hiện tại xem ra, hắn muốn dẫn Lệ sư tỷ cùng đám đạo lữ, lô đỉnh, hồng nhan đi vào Phù Sinh kỳ cục, sẽ rất khó khăn!

Nếu kỳ cục là hung, vậy không có gì đáng nói, hắn sẽ không để đám người Lệ sư tỷ tham gia ván cờ này, nếu ván cờ là cát...

Vậy hắn cũng chỉ có thể để tất cả đạo lữ, lô đỉnh, hồng nhan là nhóm đầu tiên!

Một khi có bất kỳ một vị nào ở lại bên ngoài trở thành người xem, chắc chắn phải chết!

"Cát... Chắc cũng chỉ là tương đối mà thôi."

"Một gốc Tầm Mộc đã suy bại lâu như vậy, cũng có thể đẩy ta vào tuyệt cảnh."

"Nếu thật sự trở lại thời kỳ hồng hoang, dị tộc, yêu tộc đang ở thời kỳ cường thịnh, tam đại thần mộc đều còn, nhất định bốn bề nguy hiểm, bước đi khó khăn!"

"Hơn nữa, thành tiên cần leo lên Kiến Mộc"

"Đến lúc đó, cho dù có thể né tránh tất cả dị tộc, yêu tộc khác, nhưng chắc chắn phải đối mặt với Kiến Mộc thời kỳ toàn thịnh..."

"Kiến Mộc là một trong tam đại thần mộc đặt song song với Tầm Mộc và Phù Tang, thực lực tuyệt đối không thua Tầm Mộc!"

"Trận tiên lộ này, chỉ sợ không thể cưỡng cầu...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, trước mặt Bùi Lăng đột nhiên dâng lên một cánh cửa ra vào nguy nga, khí tức nguyền rủa cuồn cuộn tiêu tán.

Hắn bước ra một bước, tiến vào trong môn, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cửu Nghi sơn.

Triệt Châu.

Sông rộng cuồn cuộn, vịnh nước hi ô.

Trong rừng cây hỗn tạp, tiểu viện cửa riêng yên tĩnh đứng sừng sững.

Bảng hiệu trường tư thục "Khê Ngọ" bị bụi bặm che giấu miễn cưỡng thấy được.

Một cánh cửa nguyền rủa đột ngột xuất hiện, bóng người huyền bào vác đao nhanh chân đi ra.

Cửa ra vào nguy nga thoáng qua biến mất, cả tòa trường tư thục lại đột nhiên bụi bặm diệt hết, hoa thải rực rỡ, lập tức từ đống đổ nát hóa thành trường tư thục sáng sủa sạch sẽ, cửa lớn ầm vang mở ra như đang nghênh đón chủ nhân trở về.

Bùi Lăng đi vào trong đó.

Trong giây lát, hắn lại đi ra từ trong trường tư thục.

Hắn đã bố trí xong truyền thừa đầu pháp tắc "Người gỗ" này.

Hiện tại truyền thừa ba đầu "Bản nguyên" của hắn, một đầu ở lại Truyền Thừa điện Trọng Minh tông; một đầu ở lại bí cảnh U Tố mộ; một đầu cuối cùng lưu lại căn trường tư thục "Khê Ngọ"

trong Cửu Nghi sơn này.

Giống với hai đầu truyền thừa phía trước, chỉ chờ sau khi hắn phi thăng, truyền thừa pháp tắc Người gỗ trong trường tư thục "Khê Ngọ" mới có thể chân chính hiện thế...

Ngay sau đó, cánh cửa nguyền rủa lại xuất hiện, Bùi Lăng bước vào trong đó.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Bóng tối như tường cao nối tiếp trời cao.

Cát vàng mênh mông, lộn xộn giương lên cuồn cuộn như đại dương mênh mông nhợt nhạt, hoành hành ngang ngược giữa thiên địa.

Từng tòa thạch tháp trầm mặc đứng sừng sững.

Cửa ra vào nguy nga âm vang dâng lên, Bùi Lăng đi ra từ bên trong, nhìn về phía bóng tối quen thuộc trước mặt, không do dự chút nào, trong nháy mắt chui vào trong đó.

Không lâu sau đó, Bùi Lăng xuất hiện bên cạnh chín cột trụ trắng che trời.

Lôi đình ầm vang không ngừng xé rách vòm trời, vô số xiềng xích thiên kiếp thuận theo cái trụ to lớn uốn lượn xuống, cuối cùng hội tụ đến bên trong quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung, ánh sáng tím xanh lít nha lít nhít, tranh nhau chen lấn chui vào trong quan.

rầm rầm... Rầm râm...

Trong tiếng vang lũ lụt cuồn cuộn, quan tài không ngừng rung động, xiềng xích lay động va đập, trông rộng lớn quái đản, trộn lẫn với tiếng xì xào bàn tán xung quanh, giống một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Bùi Lăng đứng phía dưới một cột trụ trắng trong đó, chưa mở miệng, xung quanh đột nhiên rung chuyển như hoa trong gương, trăng trong nước.

Trong chớp mắt, hắn xuất hiện trong một mảnh trời sao thanh lãnh rực rỡ.

Cách đó không xa, một thiếu nữ quý tộc áo hồng váy vàng, châu trâm vòng vàng khép tay áo mà đứng, dáng vẻ đoan trang, chính là Trang Thục công chúa.

Trang Thục công chúa khẽ gật đầu với Bùi Lăng, hỏi: "Bùi tiên hữu tìm ta có chuyện gì?"

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, rõ ràng phong ấn ý chí Chân Tiên càng thêm thả lỏng.

Nghĩ tới đây, hắn vung ống tay áo một cái, ba sự tồn tại nhỏ bé bầy trùng, xiềng xích, cái bóng... Như hư không phải hư, như thật không phải thật, lập tức xuất hiện trong bàn tay hắn, xoay quanh bay múa như sủng vật như thuận theo, lại tản ra khí tức cuồn cuộn huyền diệu.

Chính là ba đầu pháp tắc đạt được từ chỗ tiên nhân hạ giới.

Chương 2632: Làm trái thiên cương là được! (2)

Bùi Lăng nhìn Trang Thục công chúa, xúc động nói: "Tên tiểu tiên kia cả gan làm loạn, dâm bất kính với tiên hữu"

"Mặc dù chúng ta đều khoe khoang thân phận, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng loại tiểu tiên này coi trời bằng vung, cũng cần dạy dỗ một hai"

"Vì vậy, ta rút lấy ba đầu pháp tắc của hắn, đưa cho tiên hữu thưởng thức."

"Kính xin tiên hữu vui vẻ nhận lấy."

Nghe vậy, Trang Thục công chúa hơi ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng nhanh chóng gật đầu.

Ba đầu pháp tắc này thật sự không có ý nghĩa quá lớn với sự tồn tại như nàng.

Nhưng Bùi tiên hữu là sự tồn tại địa vị ngang nhau với nàng, đôi bên lại chí thú hợp nhau, chính là bằng hữu trên đại đạo chân chính, nếu Bùi tiên hữu tặng cho, bởi vì cái gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng, chắc chắn nàng sẽ không từ chối.

Thế là, Trang Thục công chúa gật đầu nói: "Đa tạ Bùi tiên hữu."

Chợt bàn tay trắng nõn đánh một chiêu, ba đầu pháp tắc đột nhiên vỡ nát, hòa vào trời sao xung quanh.

Bầy sao cùng nhau lấp lánh, trong lúc sáng tối càng có về thanh lãnh.

Thấy ý chí Chân Tiên nhận lấy hậu lễ do mình chuẩn bị, Bùi Lăng lập tức yên lòng, lúc này nói: "Một đạo lữ của ta sẽ đi tham gia Phù Sinh kỷ cục."

"Nàng thích náo nhiệt, muốn dẫn theo rất nhiều sư tỷ sư muội cùng nhau thành tiên"

"Nhưng danh ngạch Phù Sinh kỳ cục chỉ có chín cái...

"Tên đạo lữ kia của ta muốn biết..."

Không đợi Bùi Lăng nói cho hết lời, Trang Thục công chúa đã gọn gàng dứt khoát nói: "Cái này đơn giản!"

"Làm trái thiên cương là được!"

Thấy ý chí Chân Tiên thật sự có cách, trong lòng Bùi Lăng vui mừng.

Về phần làm trái thiên cương... Dù sao không chỉ một lần, đến lúc đó cẩn thận một chút, lại mượn dùng thân phận Tô Ly Kinh một chút...

Điều này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang suy nghĩ làm thế nào dùng danh nghĩa cái gọi là đạo lữ kia, hỏi ý chí Chân Tiên về pháp môn cụ thể, lại nghe Trang Thục công chúa tiếp tục nói: "Chỗ ta có một môn tiên thuật, chỉ cần một mình Bùi tiên hữu phi thăng tới thượng giới, sử dụng tiên thuật này có thể thông qua nhân quả, coi người hạ giới như hóa thân của mình, cưỡng ép triệu đến thượng giới!"

"Ngoài ra, Bùi tiên hữu cũng có thể thông qua thuật này, tùy ý qua lại giữa thượng giới và hạ giới."

"Vốn tiên thuật này cần phải có đại nhân quả mới được, chỉ có hiệu quả với người thân nhất."

"Nhưng hiện tại toàn bộ Bàn Nhai giới đều thuộc về Bùi tiên hữu, tiên thuật này rất thích hợp cho Bùi tiên hữu sử dụng!"

Coi người hạ giới như hóa thân, triệu đi thượng giới?

Tùy ý qua lại giữa thượng giới và hạ giới?

Bùi Lăng lập tức mừng rỡ, sớm biết ý chí Chân Tiên có loại tiên thuật huyền diệu này, hắn cần gì hao tâm tổn trí với việc danh ngạch này?

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lập tức phát hiện điều không đúng, vội vàng nói: "Là đạo lữ kia của ta phi thăng, không phải ta!"

Trang Thục công chúa từ tốn nói: "Ừm, ta lại tính sai"

Nghe vậy, Bùi Lăng thầm thở phảo, trong lòng lại hơi nghi ngờ, nói thế nào ý chí Chân Tiên cũng là tiên nhân, liên tục hai lần tính sai hắn và đạo lữ, lô đỉnh của hắn... Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện cái gì đó?

Nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, Trang Thục công chúa đã đưa ra một ngón tay.

Một chùm bóng tối to lớn lập tức chui vào mi tâm Bùi Lăng.

Trong chớp mắt, rất nhiều tin tức tiên thuật huyền diệu, thâm ảo như đòng lũ cuồn cuộn tràn vào đầu óc Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Vực ngoại hư không.

Hoang vu trống vắng, ảm đạm mông lung.

Một bóng dáng huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện, chính là Bùi Lăng!

Ngay sau đó, một luồng thần niệm kinh khủng cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm, như sóng dữ mãnh liệt lao nhanh gào thét, nhanh chóng đảo qua toàn bộ vùng hư không này.

Không phát hiện dấu vết bất kỳ sinh linh gì, cũng không phát hiện bất cứ điều khác thường nào, Bùi Lăng khẽ gật đầu, có thể độ đạo kiếp tiếp theo.

Có tiên thuật mà ý chí Chân Tiên cho, hắn đã không cần lo lắng vấn đề không đủ danh ngạch, tu vi đám hồng nhan không đủ.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đánh ra một pháp quyết mờ mịt cổ xưa, tiếng nói to lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Trong hư không, kiếp vân màu mực ầm vang hội tụ.

Sương mù cuồn cuộn ngưng tụ như quả cầu, trong chớp mắt bao vây Bùi Lăng từng đoàn, vô số lôi đình tung hoành trong đó như là thai nghén ngôi sao.

Trận đạo kiếp thứ tám mươi hai giáng lâm!

Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1...

Thanh Yếu sơn.

Núi xa mênh mang, sông rộng cuồn cuộn.

Giữa không trung, lợi trảo mở ra khói xanh, Tranh loại báo, độc giác, năm đuôi như bình một ngựa đi đầu, xông vào địa giới Thanh Yếu sơn.

Theo sát phía sau là Tu Xà sương độc ngũ sắc quanh quẩn, thất giác như dao, hình thể khổng lồ.

Phỉ loại trâu, một mắt, đuôi rắn, quanh thân dịch khí đại thịnh như đằng vân giá vũ, nhanh nhẹn bước đi.

Sau khi ba tên yêu tôn tiến vào Thanh Yếu sơn cũng không để ý tới sông núi cỏ cây quen thuộc, lập tức thi triển độn pháp chạy đến chỗ sâu.

Bịch, bịch, bịch...

Long Bá Chiến Vương đi theo sau lưng bọn chúng, nhanh chân bước đi, cũng đã tiến vào Thanh Yếu sơn.

Chương 2633: Ngu Uyên nhất chiến táng hồng hoang; Chín tông

tề tụ yết phù sinh Cả vùng đều rung động theo bước chân của Long Bá rơi xuống, dãy núi lay động, đầm nước dậy sóng, vô số sinh linh tranh nhau né tránh.

Giữa không trung, cơn gió mạnh phần phật, sương độc dịch khí xen lẫn, ngũ sắc như hồng chiếu rọi thể xác ba tên yêu tôn như mộng như ảo, càng có vẻ thần dị.

Lúc này, tâm trạng của Tranh, Tu Xà và Phỉ đều rất tốt, lúc phi độn còn truyền âm cho nhau: "Đã có danh ngạch Phù Sinh kỳ cục lần này!"

"Hơn nữa có nhân quả thì không cần lo lắng người dẫn đường ra tay với chúng ta!"

"Còn phải đề phòng những người khác trong ma môn! Người dẫn đường không ra tay, những người khác trong ma môn lại chưa chắc"

"Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi theo chính đạo."

"Chín tông che giấu bí mật Phù Sinh kỳ cục quá tốt, tới bây giờ ta vẫn chỉ biết đôi câu vài lời..."

"Dược Thanh Anh đã từng sống lâu dài ở Lưu Lam hoàng triều, có lẽ sẽ biết chút gì đó."

"Đúng! Đợi lát nữa nghe ngóng từ nàng."

"Chúng ta phải yêu cầu bản nguyên hồng hoang từ Dược Thanh Anh, đến lúc đó vừa hay hai chuyện cùng làm."

"Đạt được bản nguyên hồng hoang, chúng ta mới có thực lực tham gia ván cờ!"

"Không thể để Đế Tôn biết hai chuyện này! Nếu không, Đế Tôn sẽ đoán được mục tiêu của chúng ta, đến lúc đó phong tỏa Thanh Yếu sơn, chúng ta không thể đi tham gia ván cờ."

"Đã rõ! Sắp đến nơi rồi, đừng truyền âm nữa... Cứ coi như không xảy ra chuyện gi!"

Trong lúc trò chuyện, ba tên yêu tôn đã dẫn Long Bá Chiến Vương đi tới vùng bỏ hoang quanh năm huyết vụ vô ngần lượn lờ kia.

Dường như phát hiện bọn họ đến, huyết vụ lập tức sôi trào, cuồn cuộn ngút trời, ngưng tụ thành một cánh cửa ra vào nguy nga!

Chỉ có điều, cánh cửa này hư ảo hơn lúc trước rất nhiều.

Khí tức hồng hoang ẩn chứa trong đó cũng vô cùng mỏng manh, gần như không có...

Ba tên yêu tôn và Long Bá Chiến Vương đều hơi ngạc nhiên, hình như cấm chế nơi này xảy ra chút vấn đề...

Thế nhưng, nơi đây là lãnh địa của Đế Tôn Tầm Mộc, dù thật sự xảy ra vấn đề gì cũng có Đế Tôn làm chủ, chắc hẳn không có việc lớn gì.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tranh, Tu Xà, Phỉ lập tức chui vào trong cánh cửa máu.

Long Bá Chiến Vương không do dự, cũng đuổi theo.

Sau khi xung quanh biến ảo kỳ quái, vùng bỏ hoang vô ngần lập tức xuất hiện ở trước mắt.

Vừa bước vào Ngu Uyên, ba tên yêu tôn không kịp chờ đợi đồng thời mỡ miệng, cung kính bẩm báo nói: "Đế Tôn, Long Bá Chiến Vương đã đến..."

"Đế Tôn, Long Bá Chiến Vương đến đây yết kiến..."

"Bẩm Đế Tôn, Long Bá Chiến Vương..."

Còn chưa nói hết câu, Tranh, Tu Xà, Phỉ đều ngơ ngẩn, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Long Bá Chiến Vương đi theo bọn chúng bước vào nơi đây đang muốn mở miệng, trên mặt cũng tỏ ra ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn tất cả trước mắt.

Chỉ thấy toàn bộ vùng bỏ hoang bên cạnh Ngu Uyên đã hoàn toàn thay đổi, vô số vết đao, pháp tắc, thần thông, tiên thuật, trật tự dày đặc đan xen, toàn bộ mặt đất đều bị gọt đi một tầng!

Trên mặt đất toàn là dấu vết cháy đen.

Thân Tâm Mộc to lớn sụp đổ trên mặt đất, vắt ngang toàn bộ vùng quê.

Trong đoạn cây gãy không có chút sinh cơ và khí tức nào, phần lớn đều đã hóa thành tro bụi, tản vào bụi bặm, xen làm một thể với bùn cát, lại khó phân biệt.

Bộ phận còn sót lại vẫn như dãy núi, uốn lượn bàng bạc.

Bộ phận cây gãy này còn đang không ngừng rì rào rơi xuống, tiếp tục hóa thành tro tàn, bay lên đây trời.

Lúc này toàn bộ Ngu Uyên như có một trận tuyết đen trùng điệp rơi xuống.

Một bóng dáng nhỏ bé, xanh biếc mặt hướng lên Ngu Uyên, đưa lưng về phía bọn họ, tóc bạc rối tung như ánh trăng trút xuống, chính là Dược Thanh Anh!

Đế Tôn...

Bị chém?

Long Bá Chiến Vương, Tranh, Phỉ, Tu Xà chỉ cảm thấy như chìm vào một trận mộng ảo khó có thể tưởng tượng, đứng thẳng bất động như trụ đá, không nhúc nhích nhìn tình cảnh trước mặt, thật lâu không thể hoàn hồn.

Lúc này, Dược Thanh Anh quay người.

Váy xanh chợt xoay như hoa nở rộ, khí tức của nàng cuồn cuộn mênh mông, quét qua vẻ lúc tỉnh khiết vô hại trước, tràn đầy sự uy nghiêm chiến căng làm sinh linh sợ hãi, đôi mắt như phỉ thúy nhìn qua Long Bá Chiến Vương, Tranh, Phỉ, Tu Xà, tiếng nói bình tĩnh: "Long Bá Chiến Vương lưu lại, bản đế có việc muốn hỏi!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Ngu Uyên ầm vang biến hóa!

Vô số cỏ cây tranh nhau chen lấn sinh ra từ hoang vu, trong Ngu Uyên sâu không thấy đáy lập tức truyền ra tiếng lũ lụt cuồn cuộn, như tái hiện khí thế vô cực đại dương mênh mông thượng cổ.

Bách thảo ngàn hủy sinh trưởng nhanh chóng, chớp mắt leo lên hài cốt Tầm Mộc, rễ cây đan xen vào nhau, cứ thế mà ngừng lại Tầm Mộc tán loạn.

Từng đạo đồ đằng chiếu rọi ra từ trong cơ thể Dược Thanh Anh, treo cao trên vòm trời.

Tiếng ca dao cổ xưa trùng điệp, vô số điểm sáng tụ đến từ đồ đằng, từ vùng bỏ hoang, từ Ngu Uyên, ngưng tụ thành một đỉnh mũ miện vàng ròng trên đỉnh đầu Dược Thanh Anh, ánh sáng ngàn vạn!

Tân đế yêu tộc đã chính vị!

Sau mấy tháng.

Lam Kha thành.

Toà thành lớn dưới sự quản lí của Trọng Minh tông mới bị bỏ hoang mấy năm, nhưng trong thành lại tàn tạ không chịu nổi, chỉ gió nhẹ lướt qua đã im hơi lặng tiếng chôn vùi thành tro tàn, dường như đã trải qua sự cọ rửa của tháng năm dài đằng đãng.

Chương 2634: Ngu Uyên nhất chiến táng hồng hoang; Chín tông

tề tụ yết phù sinh (2)

Từng mảnh đổ nát thê lương, cỏ dại sinh trưởng tươi tốt, hồ thỏ đi loạn, lờ mờ có thể thấy được sự tinh tế và ấm áp lúc trước, lại như là quá khứ trăm ngàn năm trước.

Dát, dát, dát... Mặt trời chưa lặn đã có hàn nha xoay quanh nghi lại, càng có vẻ thê lương.

Kế phủ.

Tòa phủ đệ này vốn không tính xuất chúng trong phường mà quyền quý tụ cư, lúc này lại là trạch viện khá tốt ở trong Lam Kha thành.

Một bóng dáng huyền bào vác đao yên tĩnh cất bước trong phủ, chính là Bùi Lăng.

Lúc này khí tức của hắn thu liễm gần như không có, như phàm nhân không có chút tu vi nào, nhưng trong bình thường lại có một loại hoàn mỹ khiến người ta không thể dời mắt.

Mặc dù hiện tại không có bất kỳ khí cơ gì lộ ra ngoài, nhưng chỉ đứng ở nơi đó đã như minh châu trong bụi, ngọc bích giữa bùn, dường như không hợp với toàn bộ thế giới.

Cho đến ngày hôm nay, hắn đã độ xong trăm kiếp, đi vào Đại Thừa kỳ!

Vượt qua một cửa ải, Bùi Lăng đi đến bên cạnh quan tài thuỷ tinh mà mình đã từng tự tay chôn xuống.

Cỗ quan tài này được chế tạo từ linh tài, tuyên khắc rất nhiều phù văn, cũng bị năm tháng ăn mòn thành phàm vật, lúc này bụi bặm rơi đầy thật dày, đã sớm nhìn không ra dáng về tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh sáng long lanh ngày đó.

Hắn đưa tay nhẹ lau một chút tro bụi, cả cỗ quan tài lập tức ầm vang đổ sụp, bắn tung toé lên một chùm tro bụi!

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh,, tất cả đã thay đổi, tất cả lại không thay đổi...

Lúc này, phát hiện có người đã đến trong thành, hắn xoay người, từng bước một đi đến cửa trước.

Đông!

Bùi Lăng bước ra một bước, khí tức quanh người lập tức ầm vang bay lên!

Cả tòa Lam Kha thành cũng đột nhiên run lên.

Đông!

Bước thứ hai bước ra, khí tức vốn đã vô cùng kinh khủng, tiến thêm một bước tăng vọt.

Phương mặt đất này ầm vang chấn động.

Đông! Đông! Đông!

Khí thế cuồn cuộn xông lên trời không, mặt đất lần lượt chấn động, Bùi Lăng đi tới cổng Kế phủ, khí tức đã mơ hồ có khí thế vượt trội thiên địa.

Trên trời cao, gió mây thay đổi, mặt đất phủ phục chiến căng.

Ngàn vạn khí tượng, long trời lở đất như chỉ trong một ý niệm của hắn!

Két két Cánh cửa lớn cũ nát không trọn vẹn bị Bùi Lăng nhẹ nhàng đẩy ra.

Hắn nhanh chân đi ra Kế phủ, toàn thân khí tức mênh mông bành trướng như biển sao vô ngần, lại như biển giận sóng to, tùy ý dao động, chính là tai họa lật úp!

Bùi Lăng nhìn về phía trước, trên đường phố vốn rộng rãi, lúc này đứng đầy từng bóng người.

Cửu Nghi sơn thanh linh xuất trần, Lưu Lam hoàng triều đường hoàng ung dung, Yến Tê thành kim qua thiết mã, Hàn Ảm Kiếm tông kiếm ý lạnh thấu xương, Tố Chân Thiên tươi đẹp sáng chói, Vô Thủy sơn trang không chút gò bó tự tại tùy tâm, Thiên Sinh giáo tự phụ tà dị, Luân Hồi tháp gian nan vất vả nặng nề... Cùng Trọng Minh tông hoa mỹ âm u lạnh lẽo!

"Thế Vị": "Thương Hưng": "Chúc Y": "Thùy Vũ": "Túc Cấp": "Hồn Nghỉ": "Phục Cùng": "Tinh Hận": "Anh Nanh": "Hoài Phố"... Tất cả đều xuất hiện.

Đại Thừa chín tông đều đến đây!

Hơn sáu mươi bóng dáng đứng yên trên phố dài, lại có khí thế thiên sơn vạn thủy, mị ảnh trùng điệp, mặt trời lăng không, vạn hoa nở rộ...

Khí tức chín môn phái lớn khác hẳn, mỗi một tông đều có năm đến bảy tám vị Đại Thừa trình diện, vốn Trọng Minh tông đời này ngoại trừ người dẫn đường cũng có năm vị Đại Thừa, nhưng lúc khiêu chiến Tâm Mộc: "Liệu Khuể" chiến tử, bây giờ chỉ còn bốn người, lại là bên có số lượng Đại Thừa ít nhất trong chín tông.

Cách bọn họ một khoảng cách, những dị tộc và yêu tộc Đại Thừa "Vong': "Họa", Long Bá Chiến Vương, Tranh, Phỉ, Tu Xà yên tĩnh mà đứng.

Cảm nhận được khí tức mênh mông kinh khủng quanh người Bùi Lăng, trong chốc lát dù là "Vong": "Họa", Long Bá Chiến Vương, yêu tộc, hay Đại Thừa chín tông, toàn bộ hơi cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn.

Bùi Lăng bình thản nói: "Người đã đông đủ, có thể bắt đầu!"

Tiếng nói vừa dứt, trên trời như có bão táp rơi xuống, vòm trời vốn ảm đạm trầm thấp lập tức gió nổi mây phun, xanh ngọc trong vắt, hiện ra ngàn vạn khí tượng!

Lần này đi hồng trần trảm nhân quả, Đạo kiếp dài dằng dặc có thể khuynh thiên.

Ngu Uyên nhất chiến táng hồng hoang; Chín tông tề tụ yết kiếp phù sinh.

Thành hoang tàn tạ, suy bại trống vắng.

Trên đường dài dấu vết cổ xưa khắp nơi, từng vị tồn tại tột cùng nhất phương thế giới này yên tĩnh mà đứng.

Dù một vị nào trong đó đều có thể một suy nghĩ gió nổi mây phun, một lời long trời lở đất, lúc này đều cúi đầu, không thể nhìn thẳng bóng người huyền bào vác đao trước mặt.

Ánh mắt Bùi Lăng bình tĩnh, nhanh chóng đảo qua tất cả Đại Thừa, sau đó thản nhiên nói: "Người đã đông đủ, có thể bắt đầu."

Giọng hắn như rừng như suối, hoàn mỹ không một tì vết, làm người vừa nghe xong như trời hạn gặp mưa, thấm vào phế phủ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Sắc trời ảm đạm lập tức gió nổi mây phun, trên trời cao, vô số bóng đen che xuống, quang ảnh phân loạn, cái bóng cả tòa Lam Kha thành như là ánh nến trong gió nhanh chóng chập chờn, như chớp mắt sinh ra linh trí, như muốn di chuyển khắp nơi.

Thành trì không có bất kỳ sinh cơ gì như đã sớm chết đi trong năm tháng dài đằng đẳng, như lập tức lấy một loại phương thức quỷ quyệt nào đó sống lại.

Chương 2635: Hội giao dịch thăng tiên

Từng cây cỏ màu xám đen lặng yên sinh ra, giọt sương lấm ta lấm tấm óng ánh tô điểm trong đó, trong chớp mắt bao trùm cả tòa thành trì hoang vu.

Toàn bộ sinh linh ở đây lập tức tâm thần thanh thản, như nhục thân thần hồn đều vì một lời này mà tạm thoát khỏi gông xiềng, vô cùng thoải mái.

Sau sự yên lặng ngắn ngủi, rất nhiều Đại Thừa mới nhanh chóng tập trung ý chí.

"Phục Cùng" là người đầu tiên tiến lên, lấy ra một cái ngọc giản đánh dấu Trọng Minh tông, nói: "Đây là tiên thuật Thánh tông xin từ thượng giới."

Nói xong, tay hắn ta thả lỏng, ngọc giản lập tức hóa thành một tia sáng trắng bắn mạnh về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng đưa tay nhận lấy, trực tiếp đặt lên mi tâm, tiến hành xem xét ở trước mặt tất cả mọi người.

Trong ngọc giản ghi lại môn tiên thuật [Kim Quan Táng Thế] mà "Tinh Hận" đã sớm đưa cho hắn.

Mặc dù nó do tiền bối ma môn phi thăng ban tặng, tên cũng hơi âm tà, lại không bị chính tà gò bó, bất kỳ một đầu pháp tắc gì cũng có thể tu luyện.

Hơn nữa tâm đắc tu cụ thể luyện tiên thuật này cùng quá trình tham ngộ, đều ghi lại vô cùng kỹ càng, chu đáo.

Cho dù là tu sĩ tới bây giờ chưa từng tiếp xúc tiên thuật, cũng có thể nhanh chóng nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn.

Xác định tiên thuật không có vấn đề, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong hư không trước mặt hắn lập tức hiện ra lít nha lít nhít ngọc giản, những ngọc giản này hoàn toàn giống như đúc cái mà "Phục Cùng" lấy ra.

Sau khi tất cả những ngọc giản này xuất hiện, lập tức hóa thành ánh sáng bay ra, phân biệt rơi vào tay mỗi một vị Đại Thừa chín tông.

Đây là quy củ chín tông cùng nhau định ra, tiên thuật chỉ có thể trao đổi trong chín tông!

Về phần việc liên quan đến truyền thừa ván cờ thượng giới, mới có thể lộ ra một chút cho yêu tộc và dị tộc bên ngoài chín tông.

Thế nhưng, bộ phận tin tức thượng giới này cũng không thể để yêu tộc và dị tộc không công đạt được.

Sau khi ván cờ mở ra, yêu tộc và dị tộc đều phải nghe theo tất cả hành động do người chín tông sắp xếp!

Lúc này, Đại Thừa chín tông nhận được ngọc giản lập tức bắt đầu xem xét.

Trong giây lát, tất cả tu sĩ Đại Thừa nhân tộc đều khẽ gật đầu, bọn họ đã tự vận dụng thủ đoạn, cộng thêm truyền âm giao lưu với nhau xác định tiên thuật này không có vấn đề, phù hợp điều kiện cuộc giao dịch này!

Thế là, Cửu Nghi sơn "Tượng Tái" lập tức mở miệng nói: "Lần tiên lộ này là dấu hiệu đại cát."

Tiếng nói vừa ra, hắn ta cũng lập tức lấy ra một khối ngọc giản khí tức thanh linh, mở bàn tay ra, ngọc giản lập tức hóa thành ánh sáng bay tới trước mặt Bùi Lăng.

Cũng như vừa rồi, Bùi Lăng cầm ngọc giản lên, lập tức tiến hành xem xét.

Nội dung trong ngọc giản ghi lại toàn bộ quá trình "Tượng Tái"

Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp Cửu Nghi sơn thế hệ này, ở trong bí địa Cửu Nghi sơn, thông qua nghi thức phức tạp kết nối với một vị tiên nhân thượng giới nào đó.

Ngoại trừ kết quả lần tiên lộ này là dấu hiệu đại cát, còn có giải thích cụ thể của tiên nhân với đáp án "đại cát" này.

Sau khi xác định chiếc ngọc giản này của Cửu Nghi sơn là ảnh lưu niệm chân thực, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Lần này hắn là người dẫn đường tiên lộ, cũng là người chủ trì trong lần chín tông tề tụ vào đêm trước khi chuẩn bị mở ra Phù Sinh kỳ cục, giao dịch thứ liên quan tới thăng tiên.

Chín tông cần phải giao tiên thuật hoặc là tin tức mà bọn họ lấy được từ thượng giới cho hắn, do hắn phân rõ thật giả, sau đó lại phân chia cho tất cả nhân tu ở đây.

Nếu có người cho tin tức có vấn đề, hắn có thể trực tiếp loại bỏ người đó ra khỏi danh ngạch tiến vào Phù Sinh cảnh.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn là tu sĩ xuất thân Trọng Minh tông, vì vậy Trọng Minh tông là người đầu tiên tiến hành giao dịch.

Một khi người dẫn đường tiên lộ là hắn xử sự bất công, những tông môn khác cũng có thể tiến hành lý luận với hắn...

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại vận dụng pháp tắc phục khắc ngọc giản do Cửu Nghi sơn "Tượng Tái" đưa cho ra đầy đủ số lượng, phân biệt đưa vào trong tay tất cả nhân tu Đại Thừa ở đây.

Lần tiên lộ này dấu hiệu đại cát, có thể để những ngoại tộc gồm yêu tộc, dị tộc được biết.

Nhưng đủ loại chi tiết vì sao là đại cát, lại chỉ có thể để tu sĩ chín tông biết được!

Chẳng mấy chốc, tất cả tu sĩ lần lượt xem hết ngọc giản, đều gật đầu, bọn họ xác nhận ảnh lưu niệm trong ngọc giản là thật, lại biết nguyên nhân tiên lộ đại cát.

Sau đó, một vị tu sĩ Đại Thừa Thiên Sinh giáo vượt qua đâm người, áo bào trắng tung bay, bảo thạch trên mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi khuôn mặt mi dài mắt sáng như điêu khắc, lộng lẫy tuấn mỹ, trên trán hắn ta dày đặc tà khí, khiến lúc nhìn có một loại mị lực khó tả.

Tên Đại Thừa này cũng lấy ra một khối ngọc giản điêu khắc phù văn âm dương, bình thản nói: "Đây là tiên thuật do Thánh giáo tiền bối ban tặng, mời Bùi đạo hữu xem qua"

Nói xong, ngọc giản bồng bềnh bay lên, dừng ở trước mặt Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài...

Nghe tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống âm, Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản nhanh chóng xem xét.

Chương 2636: Người làm trái thiên cương, không được thành

tiên!

Tiên thuật này của Thiên Sinh giáo tên là [Âm cực vô tướng], tiên thuật này cực kỳ tà môn.

Có lẽ với sinh linh giống đực đủ cách thải bổ không chút đề phòng sẽ tẩm bổ nội tình bản thân, nhưng đối với sinh linh giống cái lại có hiệu quả yếu ớt.

Muốn tu luyện [Âm cực vô tướng] cần hai điều kiện: Thứ nhất là có được một đầu pháp tắc tùy ý; thứ hai nhất định phải là nam tu hoặc là nữ tu nhân tộc.

Giống với [Kim Quan Táng Thế], tâm đắc, quá trình tham ngộ tu luyện tiên thuật này... Cũng được ghi hết vào trong ngọc giản.

Bất kỳ tu sĩ nào cầm lấy, đều có thể nhanh chóng nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, trong hư không nhao nhao hiện ra ngọc giản như mưa rào trút nước, thoáng qua bay tới trước người tu sĩ chín tông.

Tu sĩ chín tông tiếp nhận ngọc giản, chẳng mấy chốc đã ghi lại tiên thuật [Âm cực vô tướng] này.

Về sau, Thái Thượng Hoàng Lưu Lam hoàng triều "Thương Hưng"

vượt qua đám người, lấy ra một khối ngọc giản tràn ngập khí tức quang minh, tiếng nói nhẹ nhàng: "Ván cờ lần này có thể chọn Sách Vũ giới thiên phi thăng."

"Nếu là chuyện quá khẩn cấp, không tiện lựa chọn Sách Vũ giới thiên, thì nhất định phải tránh đi Thanh Thuyên giới thiên!"

Tiếng nói vừa ra, ngọc giản trong tay hắn ta đã bay tới trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng đưa tay cầm ngọc giản, vừa xem xét lập tức nhướn mày.

Trong chiếc ngọc giản này thật sự ghi lại ảnh lưu niệm chân thực Lưu Lam hoàng triều kết nối với tiên nhân thượng giới, chỉ có điều ảnh lưu niệm không được đầy đủ, rõ ràng bị cắt bỏ một đoạn cuối cùng!

Bùi Lăng lập tức nhìn về phía "Thương Hưng".

"Thương Hưng" nhanh chóng truyền âm giải thích: "Một đoạn cuối cùng là việc riêng của Lung Hoàng đan tổ, không tiện truyền ra ngoài, kính xin Bùi đạo hữu rộng lòng tha thứ!"

"Lung Hoàng" đan tổ...

Bùi Lăng hơi do dự, nếu là tiên nhân khác, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục vặn hỏi.

Nhưng "Lung Hoàng" đan tổ... Thứ nhất, hắn cũng được coi là nửa truyền nhân của đối phương; thứ hai, đối phương còn từng là chủ nhân của sư tôn Dược Thanh Anh...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra.

Ố trong Tâm Ma kiếp của sư tôn Dược Thanh Anh, từng gặp "Lung Hoàng" đan tổ, tiên nhân trong ảnh lưu niệm này đúng là đối phương!

Cũng như mấy lần trước, Bùi Lăng lại dùng pháp tắc phục khắc ra đầy đủ số lượng ngọc giản, chia cho tất cả Đại Thừa chín tông.

Chẳng mấy chốc, tu sĩ chín tông tra xét ngọc giản xong, tên cầm đầu trong mấy tên Đại Thừa áo bào xám Luân Hồi tháp khẽ ngẩng đầu, phía dưới mũ trùm bóng tối dày đặc, hai con ngươi hắn ta lạnh băng sâm nhiên như huyền băng vạn năm, đường vòng cung cằm dưới sắc bén, môi mỏng như đao, trong nếp nhăn giăng khắp nơi điêu khắc năm tháng tang thương và vô tình.

Hắn ta lập tức nhìn về phía "Thương Hưng", lạnh lùng nói: "Ảnh lưu niệm thiếu một đoạn!"

Không đợi "Thương Hưng" trả lời, Bùi Lăng đã thản nhiên mở miệng: "Lưu Lam hoàng triều Thái Thượng Hoàng đã giải thích nguyên nhân với ta."

"Thiếu đoạn kia không liên quan đến ván cờ."

Nghe vậy, tên Đại Thừa Luân Hồi tháp kia nhướn mày, hơi do dự cũng không nói thêm gì nữa.

Đúng là cuối cùng ảnh lưu niệm thiếu một đoạn, nhưng tin tức trọng tâm trong đó lại không thiếu chút nào.

Hơn nữa người dẫn đường tiên lộ lần này không phải là tu sĩ ngụy đạo, mà là Bùi thánh tử Trọng Minh tông tính thích cứu thế...

Thế là, tên Đại Thừa Luân Hồi tháp kia cũng lấy ra một khối ngọc giản màu sắc tối nghĩa, nói: "Đây là tiên thuật do tiền bối Thánh tháp ban tặng."

Ngọc giản lập tức rơi vào trong tay Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Cùng lúc tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên, Bùi Lăng đã bắt đầu xem xét ngọc giản.

Tiên thuật của Luân Hồi tháp tên là [Phổ Thế Hỉ Nhạc], là môn thuật pháp giết chóc phạm vi lớn, chỉ cần tu vi đầy đủ, không có hạn chế gì trên việc tu luyện.

Nó là tiên thuật công phạt thuần túy, tiên thuật lấy mục đích diệt tuyệt tất cả sinh linh trong phạm vi, ngoại trừ cái đó ra không có chỗ gì đặc biệt kỳ lạ.

Sau khi xác định tâm đắc tu luyện, quá trình tham ngộ của tiên thuật này đều không sai, Bùi Lăng lại phục khắc ra đủ số lượng ngọc giản, phân phát cho tu sĩ chín tông.

Sau đó, trong rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc Tố Chân Thiên, một vị Đại Thừa hà tư nguyệt vận, mặt ngọc môi son tiến lên một bước, nàng mặc váy vàng đai lưng ngọc, ngọc biếc quấn quanh, trang phục cực kỳ lộng lẫy phức tạp, da tuyết tóc đen, mị nhan dính lý như hoa ngày mùa hè, ánh sáng tỏa ra bốn phía.

Nàng lấy ra một khối ngọc giản, tiếng nói hòa hoãn: "Đây là ngôn ngữ vạn tộc thời kỳ hồng hoang."

Nói xong, cổ tay trắng của nàng nhẹ lay động, ngọc giản lập tức bay vào lòng bàn tay Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra ngôn ngữ xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài..."

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, tiếp nhận ngọc giản nghiêm túc xem xét.

Nội dung ghi lại trong chiếc ngọc giản này, chia làm hai bộ phận.

Thứ nhất là ngôn ngữ vạn tộc mà vị tổ sư Tố Chân Thiên này nói, những ngôn ngữ này không thể dùng thuật pháp nắm giữ, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân tu sĩ Đại Thừa, tiến hành học tập và ghi nhớ; thứ hai là ảnh lưu niệm hoàn chỉnh khi Tố Chân Thiên kết nối với tiên nhân thượng giới.

Chương 2637: Người làm trái thiên cương, không được thành

tiên! (2)

Sau khi xác định tính chân thực của ảnh lưu niệm, Bùi Lăng lại lấy pháp tắc phục khắc ra rất nhiều ngọc giản, chia cho tu sĩ chín tông.

Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một khối ngọc giản trống không, ghi ngôn ngữ vạn tộc vào trong đó, xóa bỏ toàn bộ ảnh lưu niệm Tố Chân Thiên kết nối với tiên nhân thượng giới.

Sau khi dùng pháp tắc tiến hành phục khắc chiếc ngọc giản này, Bùi Lăng chia những chiếc ngọc giản phục khắc thể này cho dị tộc và yêu tộc vẫn hai tay trống không.

Ngôn ngữ vạn tộc là số ít nội dung có thể tiết lộ cho dị tộc và yêu tộc...

Chẳng mấy chốc, Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ" vung ống tay áo một cái, một cái ngọc giản đã sớm chuẩn bị xong lơ lửng hư không, trên đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, chỉ tản ra một luồng khí tức tuỳ tiện không có chút gò bó nào, hắn ta đột nhiên nói:

"Đây là tiên thuật mà Tiên Đế biệt uyển hạ giới chúng ta có thể sử dụng trong lần rèn luyện tâm tính này:

Ngọc giản bay vào lòng bàn tay Bùi Lăng, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh cầm ngọc giản xem xét.

Tiên thuật của Vô Thủy sơn trang tên là [Quy Khứ Lai Hề], có thể lấy lực lượng pháp tắc tạo ra tu vi thực lực một kiếp đến mười kiếp trong thời gian nhất định.

Tu luyện tiên thuật này lại không có bất kỳ yêu cầu pháp tắc gì, chỉ là cần nhìn ra huyễn cảnh...

Tâm đắc tu luyện và quá trình tham ngộ cũng là đơn giản nhất trong bốn môn tiên thuật: Tiên vị càng cao, tốc độ tu thành càng nhanh, cũng tạo nên càng nhiều thực lực tu vi...

Đúng vậy, tiên thuật này rất Vô Thủy sơn trang!

Chỉ sợ tâm môn phái lớn còn lại đều không thể tu tập...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cũng không nói thêm cái gì, chỉ phục khắc ra số lượng ngọc giản nhất định phân phát cho tu sĩ chín tông giống như vừa rồi.

Nhưng vốn tưởng Đại Thừa tâm môn phái lớn khác thấy tiên thuật này, sẽ lập tức cảm thấy khó chịu, không ngờ sau khi xác định tiên thuật không sai, Đại Thừa tám môn phải lớn lại không có ai đưa ra bất kỳ câu hỏi gì, mà là nhanh chóng ghi lại tiên thuật...

Lúc này, Đại Thừa Yến Tê thành lấy ra ngọc giản, trầm giọng nói:

"Yến Tê thành mời thượng giới xuống, hỏi dư đồ thời kỳ hồng hoang."

Ngọc giản tỏa sáng, lập tức rơi vào lòng bàn tay Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức bắt đầu xem xét.

Nội dung trong chiếc ngọc giản này cũng chia làm hai bộ phận, thứ nhất là dư đỏ hồng hoang; thứ hai là ảnh lưu niệm Yến Tê thành kết nối với tiên nhân thượng giới, trong đó còn bao gồm rất nhiều giảng giải với dư đồ...

Nhìn một chút, Bùi Lăng nhanh chóng nhíu mày.

Phần dư đồ này quá lớn!

Hơn nữa, không có giới hạn!

So sánh ra, Bàn Nhai giới vốn coi như bát ngát, kích cỡ lại còn chưa tới một phần trăm của tấm dư đồ này!

Đây vẫn chỉ là bộ phận đã biết trong phần dư đỏ hồng hoang này!

Bộ phận ảnh lưu niệm Yến Tê thành kết nối với tiên nhân thượng giới lại không có bất cứ vấn đề gì... Nếu không phải tiên nhân tính sai dư đồ, đó là thiên hạ thời kỳ hồng hoang vượt xa sự tưởng tượng của hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vừa cẩn thận phân biệt ảnh lưu niệm một phen, sau khi xác nhận không sai, tâm niệm vừa động lập tức có đầy đủ phục khắc thể ngọc giản xuất hiện, phân phát đến tay tu sĩ chín tông...

Cuối cùng, Đại Thừa dẫn đầu Hàn Ảm Kiếm tông lấy ra một cái ngọc giản kiếm ý lạnh thấu xương, ngắn gọn nói: "Lần này Hàn Âm Kiếm tông hỏi... Là quy tắc ván cờ."

Trong chớp mắt tiếng nói vừa ra, ngọc giản hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng bắt đầu xem xét, thần niệm vừa thăm dò vào chiếc ngọc giản này, hắn đã nhíu mày.

Trong ngọc giản ghi lại ảnh lưu niệm Hàn Ảm Kiếm tông kết nối với thượng giới, nhưng không phải quy tắc ván cờ gì đó, mà là quy tắc leo lên Kiến Mộc!

Điều thứ nhất trong đó là người làm trái thiên cương, không được thành tiên!

Đầu thứ hai là chúng sinh hồng trần, mỗi một tên sinh linh chỉ có một cơ hội leo lên Kiến Mộc.

Đầu thứ ba lại là người đại công đức, độ khó leo lên Kiến Mộc giảm phân nửa...

Chỉ có mỗi ba quy tắc, nội dung còn lại là giải thích của tiên nhân với ba quy tắc này.

Hai cái trước tất nhiên không cần nhiều lời, chủ yếu là một đầu cuối cùng.

Người đại công đức cũng không phải những hành động tốt như cứu khốn phò nguy, trừ bạo giúp kẻ yếu mà người đương thời hay nghĩ.

Thời kỳ hồng hoang, nhưng loại ngoại tộc như yêu tộc, dị tộc hưng thịnh, nhân tộc yếu đuối.

Ngoại tộc thường thấy nhất, huyết thực thích nhất là nhân tộc!

Vì vậy, đối với nhân tộc, công đức lớn nhất không phải người tốt bụng quan tâm đủ loại phẩm hạnh, mà là chém giết những ngoại tộc yêu tộc, dị tộc này!

Trái lại, đối với những ngoại tộc như yêu tộc, dị tộc này, thu hoạch đủ nhiều cho con dân trong tộc: "đồ ăn" đủ tốt, chính là công đức!

Ngoại trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cách khác để thu hoạch công đức, nhưng thủ đoạn chủ yếu nhất là tranh thủ hoàn cảnh sinh tồn tốt cho chủng tộc của mình!

Cách tranh thủ nhanh gọn nhất, hữu hiệu nhất là giết chóc!

Nhìn đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, đối với hắn tin tức do năm tông chính đạo hỏi được từ thượng giới còn quan trọng hơn tiên thuật!

Chương 2638: Danh ngạch vào ván cờ

Nghĩ tới đây, hắn lại sử dụng pháp tắc phục khắc ra ngọc giản, đưa cho tu sĩ chín tông...

Một lát sau, tất cả tin tức chín tông lấy được từ thượng giới, đã hoàn thành toàn bộ giao dịch.

Bùi Lăng lập tức bình thản nói: "Nếu không có vấn đề gì khác, tiếp theo ta sẽ sắp xếp nhóm người đi theo đầu tiên vào ván cờ."

Trên đường dài hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả Đại Thừa đều cụp mắt không nói, hiển nhiên lần giao dịch này không có bất cứ vấn đề gì.

"Vong"..."Họa", Long Bá Chiến Vương, ba yêu tôn yêu tộc... Cũng không nhận được nhiều manh mối, mặc dù có ý kiến nhưng cũng biết trước khi ván cờ chính thức mở ra, nhân tộc không thể lộ ra càng nhiều tin tức cho chúng nó.

Bây giờ chín tông tề tụ, hiện tại mở miệng ra cũng không làm nên chuyện gì.

Ngược lại còn đắc tội người dẫn đường tiên lộ thực lực kinh khủng này...

Thấy toàn bộ Đại Thừa đều im lặng, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi: "Phục Cùng tiền bối, Tinh Hận tiền bối, Anh Nanh tiền bối, Hoài Phố tiền bối, sau khi Phù Sinh kỳ cục mở ra, không biết bốn vị tiền bối có bằng lòng theo đệ tử cùng vào ván cờ?"

Bốn vị tổ sư Trọng Minh tông đều mỉm cười, thực lực của Bùi Lăng mạnh đến đáng sợ, đã vượt xa tất cả người dẫn đường tiên lộ các đời!

Cộng thêm lần tiên lộ này là biểu hiện đại cát... Nhóm người đầu tiên vào ván cờ, chỉ cần không tự tìm chết, gần như chắc chắn có thể thành tiên!

Không có bất kỳ sinh linh gì sẽ bỏ lỡ cơ hội cực tốt như thế!

Nhưng ngay lúc bốn người "Phục Cùng" muốn lập tức đồng ý, mấy giọng nói hoặc trầm thấp, hoặc thanh thúy, hoặc trong sáng đồng thời vang lên: "Chậm đã!"

"Chờ chút!"

"Không thể như vậy!"

Trong chớp mắt tiếng nói vừa ra, toàn bộ Lam Kha thành lập tức tiếng gió im ắng, bầu không khí ngưng trệ, sát cơ như thực chất ầm vang mà lên!

Tất cả Đại Thừa ánh mắt vô cùng lạnh băng nhìn qua bốn người "Phục Cùng".

Chỉ có tất cả chín danh ngạch thành tiên, Bùi Lăng làm người dẫn đường tiên lộ, đã lấy mất một cái.

Như thế, tổng cộng danh ngạch còn lại chỉ có tám cái.

Hiện tại Trọng Minh tông lập tức chiếm đi bốn cái... Đừng nói những ngoại tộc dị tộc, yêu tộc này, tám môn phái lớn khác cũng không thể đồng ý!

Thấy thế, Bùi Lăng đang muốn nói chuyện, lại nghe "Phục Cùng"

bình tĩnh nói: "Phù Sinh kỳ cục, mặc dù chúng ta đều có tiền bối thành công vượt qua, nhưng bản thân chúng ta cũng chưa từng đi qua."

"Mặc dù ván cờ lần này biểu hiện đại cát, nhưng dù sao cũng là con đường thăng tiên, tất nhiên cũng nguy hiểm trùng điệp."

"Hành động lần này của Thánh tông chỉ muốn làm đầy tớ cho chư vị, sớm tìm hiểu rõ ràng ván cờ mà thôi!"

Loại lời lẽ bịa chuyện này, chắc chắn Đại Thừa ở đây không tin tưởng.

Cửu Nghi sơn "Tượng Tái" lập tức lạnh lùng nói: "Chính đạo chúng ta cũng có thể thám thính hư thực."

"Người dẫn đường tiên lộ lần này là xuất thân Trọng Minh tông, Trọng Minh tông chiếm một danh ngạch thì chúng ta không có ý kiến, nhưng không thể một lần chiếm bốn người!"

Hàn Ảm Kiếm tông Đại Thừa vội vàng nói: "Hiện tại, dù các tông chỉ đưa ra một người, cũng đã không đủ danh ngạch, Trọng Minh tông một phát chiếm bốn người cũng quá nhiều!"

Đại Thừa cầm đầu Thiên Sinh giáo khẽ gật đầu, tiếng nói trong sáng: "Trời sinh vạn vật, duy người quý nhất! Nhưng cùng là nhân tộc, cũng tôn ti có khác."

"Phục Cùng, Tinh Hận, Anh Nanh đều xuất thân thấp hèn, huyết mạch như thế, cũng như lời nói của ngụy đạo, sao có thể dẫn đầu vào ván cờ phù sinh?"

Nghe chính ma nhất trí phản đối, sắc mặt "Phục Cùng" không thay đổi chút nào, hắn ta quay đầu nhìn Long Bá Chiến Vương, Tranh, Phỉ và Tu Xà, chợt nói: "Muốn Thánh tông nhường ra ba danh ngạch nhóm đầu tiên cũng có thể"

"Nhưng nhất định phải có vật liệu tu luyện đủ giá trị đến trao đổi."

"Ví dụ như Bản nguyên!"

Nghe xong "Bản nguyên", Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang lập tức hiểu ý của "Phục Cùng".

Đại Thừa cầm đầu Luân Hồi tháp lập tức nói: "Nếu Luân Hồi tháp đạt được Bản nguyên trong ván cờ, sẽ để lại cho đồng đạo Trọng Minh tông."

"Nhưng không thể là toàn bộ!"

"Chỉ là một đầu trong đó."

Nói xong, đám Đại Thừa Luân Hồi tháp áo bào xám nhìn Long Bá Chiến Vương, Tranh, Phỉ, Tu Xà, lại nhìn "Vong" và "Họa", ánh mắt chợt loé lên.

Mấy tên Đại Thừa Thiên Sinh giáo cũng nhìn Long Bá Chiến Vương, Tranh, Phỉ, Tu Xà, lại nhìn "Vong" và "Họa" đều cười ha ha một tiếng, chợt sảng khoái nói: "Thánh giáo cũng là như thế!"

Đám Đại Thừa Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ": "Hồn Nghi": "Túc Cấp" lại hoàn toàn không để ý đến mấy ngoại tộc bên cạnh, mà gọn gàng dứt khoát nói: "Pháp tắc huyễn cảnh mà thôi, chỉ thoảng qua như mây khói"

"Đến nay các ngươi không thể nhìn xuyên hư vô, có thể thấy đạo tâm bị long đong mà không biết, con đường xa vời!"

"Ở trong huyễn cảnh này, lấy nhiều cái gọi là thiên tài địa bảo, cuối cùng chỉ là một trận ảo mộng."

"Nếu Tiên Đế chúng ta có thể cướp được trong ván cờ, cho các ngươi hết cũng không sao cả!"

Thấy Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, Vô Thủy sơn trang đều đồng ý việc này: "Phục Cùng" khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía một phương ngụy đạo.

Lúc này, cuối cùng chính đạo cũng phản ứng lại.

Đôi mắt "Tượng Tái" bình tĩnh, ngắn gọn nói: "Năm tông chúng ta sẽ không vô cớ giết chóc! Cũng không tàn sát người vô tội!"

Chương 2639: Ba ngày chuẩn bị

"Phục Cùng" lắc đầu, sau đó nói: "Thánh tông chỉ cần Bản nguyên"

"Nếu năm tông ngụy đạo các ngươi đạt được Bản nguyên, ít nhất phải giao một đầu trong đó cho Thánh tông!"

"Tượng Tái" từ tốn nói: "Có thể"

Thấy thế: "Phục Cùng" lập tức nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua trên người ba người "Tinh Hận": "Anh Nanh": "Hoài Phố", cuối cùng rơi vào trên người "Hoài Phố", nói: "Ngươi theo Thánh Tử vào ván cờ trước!"

"Hoài Phố" không trì hoãn, trực tiếp gật đầu đồng ý.

Lần trước đánh một trận với Tâm Mộc, hắn ta bị thương nặng nhất, hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục.

Hiện tại ván cờ đại cát, đối với hắn ta, tất nhiên vào ván cờ càng sớm càng tốt!

Thế là: "Hoài Phố" lập tức cao giọng nói: "Ta nguyện theo Thánh Tử cùng vào ván cờ!"

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, "Phục Cùng" tiền bối đang làm cái gì?

"Bản nguyên" còn quan trọng hơn thành tiên?

Ừ... Được.

Đối với hắn như vậy cũng cực kỳ tốt, trên mặt phân chia danh ngạch sau đó, hắn không cần lãng phí thời gian tranh luận cùng tám môn phái lớn khác.

Thế là, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" tổ sư, hỏi: "Hồn Nghi tiền bối có bằng lòng theo vãn bối vào ván cờ?"

Lúc trước hắn luận đạo ở Vô Thủy sơn trang: "Hồn Nghi" tổ sư đã từng cùng hắn xâm nhập thôi diễn huyễn cảnh... Hiện tại có cơ hội thành tiên, tất nhiên phải ưu tiên để lại danh ngạch cho đối phương.

Nghe nói như thế: "Hồn Nghi" lại lập tức lắc đầu, từ tốn nói: "Ta là Tiên Đế thượng giới, trở về thượng giới chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước với ta."

"Sở dĩ bây giờ muốn thông qua Phù Sinh kỳ cục, cũng vì rèn luyện tâm cảnh một lần cuối cùng"

"Cứ tặng danh ngạch nhóm đầu tiên cho những tiên hạ đẳng bản tính ngu đại, đạo tâm bị long đong, đến nay cũng không thể nhìn ra nguồn gốc huyễn cảnh thì tốt hơn"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhưng nghĩ tới phong cách hành động của Vô Thủy sơn trang lại không cảm thấy kỳ quái.

Dù sao, mặc kệ đến lúc đó như thế nào, hắn cũng có thể sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương, đưa đối phương đến bên cạnh mình...

Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Tố Chân Thiên "Không Mông"

tổ sư, hiện tại vị tổ sư này cũng là người của hắn.

Lúc trước ở U Tố mộ, hai người từng cùng nhau nghiên cứu thảo luận đại đạo, đặc biệt còn từng tranh chấp liên quan tới vấn đề ai phân ra thêm mấy cỗ hóa thân...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng mở miệng hỏi: "Không Mông tiền bối có bằng lòng theo vãn bối cùng vào ván cờ?"

"Không Mông" khẽ gật đầu, nói: "Được."

Thấy "Không Mông" tổ sư đồng ý, Bùi Lăng lập tức yên lòng, sắp xếp xong người một nhà, tiếp theo mới là chính thức phân chia danh ngạch.

Lần này đến đây, hắn đã nghe "Phục Cùng" nói, trong chín môn phái lớn ngoại trừ sư tôn Dược Thanh Anh, có tổng cộng ba vị Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp.

Theo thứ tự là Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ", Cửu Nghi sơn "Tượng Tái" và Hàn Ẩm Kiếm tông "Cô Miểu".

Nhóm đầu tiên vào ván cờ phải đưa theo toàn bộ ba vị này, đây là quy củ từ xưa lưu truyền xuống...

Khôn sống mống chết, cường giả vi tôn!

Dù ván cờ là cát hay hung, những tu sĩ mạnh nhất đều là nhóm đầu tiên vào ván cờ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn về phía Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ"

tổ sư, lập tức nói: "Thùy Vũ tiền bối có muốn theo vãn bối vào ván cờ?"

"Thùy Vũ" bạch y tung bay, bật cười lớn, gật đầu nói: "Có thể!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Cửu Nghi sơn "Tượng Tái"

tổ sư, cũng hỏi: "Tượng Tái tiền bối có bằng lòng theo vãn bối cùng vào ván cờ?"

Khuôn mặt "Tượng Tái" bình tĩnh, gật đầu nói: "Được."

Ngay sau đó, Bùi Lăng tiếp tục nhìn về phía vị Đại Thừa cầm đầu Hàn Ảm Kiếm tông, đây là lần đầu tiên hắn gặp vị tiền bối này.

Về ngoài như trung niên, mày kiếm mắt sáng, hai bên tóc mai hơi bạc, trong oai hùng có phần phóng khoáng, áo vải giày đen vác một vỏ kiếm xanh nhạt, khí tức trên dưới cả người hoàn toàn nội liễm, không có chút kiếm ý nào truyền ra.

Duy chỉ có sâu trong hai con ngươi có kiếm quang trong vắt sáng tắt, lúc nhìn quanh giấu giếm mũi nhọn.

Chính là "Cô Miểu" tổ sư sáu mươi bốn kiếp.

Bùi Lăng nói: "Cô Miểu tiền bối có bằng lòng theo vẫn bối cùng vào ván cờ?"

"Cô Miếu" nói: "Có thể."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, danh ngạch đã chiếm đi năm người, ngoại trừ hắn còn có ba chỗ ngồi.

Thế là, hắn lập tức chuyển sang U Tố mộ "Vong" và "Họa", lúc ấy tiên lộ của hắn là đoạt được từ U Tố mộ, hai vị cấm kỵ này có nhân quả không nhỏ với hắn...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức nói: "Hai vị tiền bối có bằng lòng theo vãn bối cùng vào ván cờ?"

"Vong" gật đầu nói: "Có thể."

"Họa" lại lắc đầu, tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Tạm thời ta không vào ván cờ, làm người xem trước."

Thấy hai vị cấm kỵ một người đồng ý, một người cự tuyệt như đã sớm bàn bạc xong, Bùi Lăng lại hơi bất ngờ.

Thế nhưng, hắn cũng không quan tâm lắm, chợt nhìn về phía Long Bá Chiến Vương và ba tên yêu tộc, nói: "Phù Sinh kỳ cục luôn vô cùng hung hiểm"

"Mũi tên rời cung không quay đầu lại."

"Ta có thể bảo đảm trước khi tiến vào Phù Sinh kỳ cục, chư vị có thể bình yên vô sự."

"Nhưng không thể đảm bảo tất cả mọi chuyện sau khi ván cờ mở ra.

"Nếu bây giờ bốn vị muốn rời khỏi, còn kịp"

Chương 2640: Xin Bùi Lăng tạm thời thu liễm bản tính...

"Ta có thể xóa trí nhớ của các ngươi, coi như chưa xảy ra cái gì:

Nghe vậy, Long Bá Chiến Vương lập tức lắc đầu, tiếng nói ầm vang như sấm: "Ta đã không còn nhiều ngày giờ."

"Cho dù ván cờ lần này là điểm đại hung, ta tuyệt đối không thể từ bỏ!"

Tranh năm đuôi xòe to như màn, yêu thú loại báo hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói: "Yêu tộc Thanh Yếu là đời sau huyết mạch hồng hoang, tuyệt đối không lùi bước!"

Phỉ nhìn qua Bùi Lăng, cũng nói: "Chúng ta tới đây là tâm ý đã quyết!"

Tu Xà ngẩng đầu, khàn giọng thúc giục: "Nhanh cho danh ngạch đi"

Thấy thế, Bùi Lăng không nói thêm gì nữa, lúc này hỏi: "Long Bá tiền bối có muốn theo ta cùng vào ván cờ?"

Long Bá Chiến Vương không chút do dự nói: "Có thể!"

Chỉ còn danh ngạch cuối cùng, Bùi Lăng lại nói tiếp: "Tranh có muốn theo ta cùng vào ván cờ?"

Trong lòng Tranh lập tức vui mừng!

Ván cờ lần này là đại cát, càng sớm vào ván cờ, khả năng thành tiên lại càng lớn!

Vốn tưởng Bùi Lăng này sẽ phân chia danh ngạch nhóm đầu tiên cho chín tông nhân tộc, không ngờ lại chia một cái cho yêu tộc!

Chuyện tốt ngàn năm một thuở như thế, đương nhiên Tranh sẽ không bỏ lỡ, lúc này nói: "Có thể!"

Hoàn thành phân chia danh ngạch, Bùi Lăng nhìn Đại Thừa chín tông, thấy không có người đưa ra câu hỏi, lập tức tuyên bố: "Như vậy, nhóm người đi theo tiên lộ đầu tiên vào ván cờ là Hoài Phố tiền bối, Không Mông tiền bối, Thùy Vũ tiền bối, Tượng Tái tiền bối, Cô Miểu tiền bối, Vong tiền bối, Long Bá tiền bối và Tranh"

"Từ giờ trở đi, trong vòng ba ngày là thời gian chuẩn bị cuối cùng cho lần vào ván cờ này."

"Ba ngày sau, vào Phù Sinh cảnh!"

"Trong ba ngày này, chư vị không thể đi đâu!"

Thời gian chuẩn bị ba ngày là cho tu sĩ chín tông nắm giữ tiên thuật và ngôn ngữ hồng hoang vừa đạt được.

Nhưng vì đề phòng tin tức thượng giới lộ ra ngoài, gây nên biến động khí số giữa thiên địa, khiến Phù Sinh kỳ cục xuất hiện biến số.

Vì vậy, bất kỳ vị Đại Thừa nào cũng không được rời đi!

Đương nhiên, chủ yếu là đề phòng những ngoại tộc như yêu tộc, dị tộc, mặc dù những ngoại tộc này cũng không nghe thấy tin tức thật sự hữu dụng gì...

Tất cả tu sĩ đều gật đầu: "Có thể"

Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, [Minh Thiên Chi Vụ] đậm đặc như thực chất lập tức trào lên như là hồng thủy vỡ đê, trong chớp mắt tràn ngập xung quanh, bao phủ cả tòa Lam Kha thành.

Nơi bóng tối đi qua, tất cả thủ đoạn với ngoại giới mất đi tác dụng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy ra một cỗ huyết kiệu vô cùng hoa mỹ, đi vào trong đó, không tiếp tục để ý chuyện ngoại giới.

"Phục Cùng" tổ sư vẫy tay một cái, một tòa nhà tranh vô cùng đơn sơ lập tức xuất hiện, trong nhà chỉ có bốn bức tường, rỗng tuếch, chỉ có một cái bồ đoàn hơi cũ đặt ở vị trí giữa phòng.

Nhà tranh mở rộng cửa ra vào: "Phục Cùng" đi vào trong phòng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cửa lớn lập tức đóng lại, ngăn cách ánh mắt ngoại giới; "Tinh Hận" tổ sư vung tay áo, bạch cốt đột nhiên sinh ra, một tòa lầu nhỏ trắng đục lập tức hoàn thành xây dựng, trong lâu bày biện tinh tế xinh đẹp đều từ bạch cốt, màn thêu buông xuống, bóng dáng yểu điệu biến mất; "Anh Nanh'" tổ sư thì lấy ra một cái du xa kích cỡ như bàn tay anh hài, hắn ta bước ra một bước, đã bước vào trong đó.

Du xa lơ lửng trong hư không, hơi đong đưa: "Anh Nanh" tổ sư nằm trong xe, thời gian dần trôi qua du xa càng ngày càng mơ hồ như là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn không rõ, lại có thể nghe rõ ràng tiếng "kẹt kẹt kẹt kẹt" không ngừng vang lên bên tai; "Hoài Phố" tổ sư tâm niệm vừa động, hành cung huyết sắc na di ra từ trong hư không, cửa cung nặng nề ầm vang mở rộng, vô số mặt nạ mỹ nhân quỳ rạp trên đất, cung kính nghênh đón chủ nhân vào bên trong nghỉ ngơi.

Tám môn phái lớn khác cũng lấy ra đủ loại pháp bảo cư trú, trong chốc lát trong Lam Kha thành bảo quang bắn ra bốn phía, khí cơ ầm vang.

Vô số quỳnh lâu ngọc vũ, ma quật tà cung thay phiên dâng lên, san sát nối tiếp nhau rất náo nhiệt, dường như toà thành trì hoang vu đã lâu này lại được tạo dựng lên trong một lát ngắn ngủi.

"Vong" và "Họa" đứng yên bất động, sau lưng đột nhiên tuôn ra âm khí cuồn cuộn, hai tòa vương tọa cực lớn dâng lên, trong chốc lát bọn chúng đã ngồi lên vương tọa, treo lủng lẵng giữa trời, bóng dáng dần ẩn vào trong âm khí sáng tối, chỉ lưu lại một vết tích mơ hồ.

Vẻ mặt Long Bá Chiến Vương bình tĩnh, lại tùy tiện tìm khoảng đất trống, ngồi trên mặt đất.

Tranh, Phỉ, Tu Xà cũng tự tìm một chỗ phế tích rộng rãi trong thành, chiếm cứ một chỗ.

Trong huyết kiệu, đại sảnh rộng rãi không phù hợp với vẻ ngoài nhìn từ ngoại giới, phía trên thềm son là bảo tọa tỉnh điêu tế trác, vô cùng dụng tâm.

Bùi Lăng ngồi trên bảo tọa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thanh Yếu sơn.

Sư tôn Dược Thanh Anh còn đang tiêu hóa truyền thừa Tâm Mộc, mặc dù thực lực tu vi của nàng vẫn là Độ Kiếp kỳ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại đã áp đảo Đại Thừa bình thường!

Chỉ có điều, trước khi chín tông tề tụ, hắn cũng đã đi tìm sư tôn một lần nữa, ý của sư tôn vẫn giống trước đó, ván cờ đại hung mới có thể đi cùng hắn...

Chương 264I: Xin Bùi Lăng tạm thời thu liễm bản tính... (2)

Nếu là trước kia, hắn còn cảm thấy chuyện này vô cùng khó khăn.

Nhưng bây giờ... Dù sao có tiên thuật của ý chí Chân Tiên, chỉ cần một mình hắn phi thăng thượng giới, tình huống cũng giống nhau!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cách không truyền âm nói: "Sư tôn, ván cờ lần này đại cát."

Toàn bộ Lam Kha thành đã bị hắn dùng [Minh Thiên Chỉ Vụ] phong tỏa, Đại Thừa khác đừng nói truyền âm với ngoại giới, còn không thể quan sát ngoài thành.

Nhưng hắn lại không bị hạn chế.

Hơn nữa, nếu hiện tại ngoại giới có truyền âm vào, cũng bị [Minh Thiên Chỉ Vụ] ngăn cản, nhưng hắn có thể trực tiếp nghe được giọng nói bên trong Thanh Yếu sơn từ nơi này!

Quả nhiên, ngay sau đó Bùi Lăng đã nghe sư tôn Dược Thanh Anh nói: "Chúc chủ nhân mã đáo thành công, thuận lợi thành tiên!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm hoang mạc, trên chín trụ che trời rủ xuống rất nhiều xiềng xích thiên kiếp, toàn bộ quấn lấy quan tài huyết sắc lơ lửng phía trên.

Lúc này, tất cả xiềng xích nhỏ bé đã đứt bảy tám phần.

Nắp quan tài nặng nề còn mở ra một khe hở nhỏ xíu.

Những xiềng xích nhỏ bé đứt gãy kia đều là vì mười mấy trận Tâm Ma kiếp sau cùng của hắn gây ra... Cũng may khí số chín tông tương ứng trấn áp chín sợi xiềng xích to lớn, vô cùng kiên cố.

Chỉ có sợi xiềng xích của Vô Thủy sơn trang có một vết rách rõ ràng.

Nói tóm lại, mặc dù phong ấn bị hao tổn, tạm thời còn chưa bị đánh vỡ hoàn toàn.

Về phần nắp quan tài bị mở ra khe hở...

Là sau khi tu vi của hắn đột phá Đại Thừa, hệ thống đưa tặng đạo lữ cho hắn, vừa hay tìm đến Chân Tiên...

Hệ thống đã đưa tặng Chân Tiên cho hắn hai lần, lần đầu tiên là khi hắn vạn kiếp Hóa Thần đã cưỡng ép mở ra quan tài, bị lôi kiếp đánh hôn mê ngay tại chỗ, dẫn đến đưa tặng thất bại; Lần này, tình huống cũng không khác lắm.

Hệ thống thao túng hắn cưỡng ép đi mổ nắp quan tài phong ấn Chân Tiên, sau đó bị lôi kiếp cắt ngang...

Đương nhiên, lần này hắn không hôn mê, chỉ là thân thể hơi tê rần lập tức khôi phục lại.

Ngoài ra, hắn cũng nhớ tới một việc trước kia, vào lúc đại chiến chính ma hắn bị điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc đuổi giết.

Ý chí Chân Tiên đã từng nói cho hắn biết, kia là ý chí Hỗn Độn của đối phương...

Hiện tại xem ra kia là sự tranh đấu giữa "Vô Cấu thái" và "Hỗn Độn thái" của Chân Tiên.

Có lẽ bộ phận ý chí tỉnh táo của Chân Tiên thuộc về "Vô Cấu thái", những điên dại đuổi giết hắn trước đó lại bị "Hỗn Độn thái"

khống chế.

Tuy lực lượng của "Hỗn Độn thái" mạnh nhưng chỉ hiểu được tuân theo bản năng, không có quá nhiều lý trí.

Bởi vậy, một khi Chân Tiên phá vỡ phong ấn, ý thức chủ của hắn xác nhận "Vô Cấu thái" chiếm ưu thế.

Với giao tình giữa hắn và ý chí Chân Tiên hiện tại, chỉ cần hắn không để lộ nội tình bản thân căn bản không phải tiên nhân, hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể khuyên đối phương về thượng giới...

Nhưng nếu ý thức chủ của Chân Tiên là "Hỗn Độn thái" chiếm ưu thế, vậy sẽ vô cùng rắc rối, thậm chí toàn bộ Bàn Nhai giới cũng có thể biến thiên...

"Sau mấy lần tiếp xúc với ý chí Chân Tiên, bộ phận ý chí tỉnh táo của nàng đã càng ngày càng mạnh."

"Tương ứng, bộ phận ý chí Hỗn Độn thái chắc chắn càng ngày càng yếu."

"Lần này phong ấn giải trừ nhiều như vậy, Vĩnh Dạ hoang mạc lại không có bất cứ động tĩnh gì, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc ý chí Chân Tiên đang dung hợp bộ phận ý chí Hỗn Độn thái..."

"Tốt nhất nàng có thể thành công..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thu hồi ánh mắt.

Lấy trình độ tổn hại của phong ấn Vĩnh Dạ hiện tại, ai đi tu sửa phong ấn người đó chết!

Loại việc nguy hiểm thập tử vô sinh này, chỉ có thể giao cho tiên nhân đi làm.

Hơn nữa, hung thủ phá hỏng phong ấn Chân Tiên lần này, hắn đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ chứng cứ cho Tô Ly Kinh...

Ngay sau đó, Bùi Lăng nhìn về phía Trọng Minh tông, đạo kiếp của Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp quá mạnh, cho đến bây giờ Lệ sư tỷ vẫn chưa luyện hóa xong kiếp lực.

Hiện tại lại không thể gặp mặt tạm biệt đối phương trước khi phi thăng.

Chỉ có thể để lại một phong thư viết tay ở trong tẩm điện của đối phương...

Thế nhưng, chờ hắn phi thăng thượng giới, hai người lại có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, cũng không cần lo lắng cái gì.

Bùi Lăng lại nhìn về phía hồng nhan khác, rất nhiều tuyệt sắc đều đang chuyên tâm tu luyện.

Hắn đã để lại một phong thư tạm thời từ biệt cho mỗi vị hồng nhan...

Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Bùi Lăng, tuy Phù Sinh kỳ cục đại cát, nhưng dù sao cũng trở lại thời kỳ hồng hoang, leo lên Kiến Mộc."

"Cái gọi là đại cát chỉ là tương đối, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ."

"Ngươi đừng vừa tiến vào ván cờ đã đại khai sát giới!"

"Tạm thời kiềm chế bản tính, chờ sau khi leo lên Kiến Mộc lại muối làm gì thì làm cũng không muộn!"

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, là "Hoài Phố" tổ sư đang truyền âm cho hắn.

Hắn khẽ lắc đầu, lại không giải thích việc nhỏ kia, mà trực tiếp truyền âm trả lời: "Hoài Phố tiền bối yên tâm, đệ tử tự biết nặng nhẹ.

"Hoài Phố" hòa hoãn nói: "Vậy thì tốt."

Chương 2642: Không phải tộc loại của ta...

"Đến lúc đó vào ván cờ phù sinh, trước khi tìm được Kiến Mộc, tốt nhất hành sự cẩn thận!"

Bùi Lăng truyền âm nói: "Không thành vấn đề."

Nói xong, hắn lại nói tiếp: "Đệ tử có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Hoài Phố tiền bối một chút"

"Hoài Phố" đáp: "Ngươi cứ việc nói."

Bùi Lăng lập tức hỏi: "Người làm trái thiên cương không được thành tiên... Nhưng lại không biết đầu quy tắc này, chỉ là không được làm trái thiên cương trong ván cờ; hay là trước khi vào ván cờ cũng được tính trong đó?"

"Hoài Phố" nhanh chóng trả lời: "Trước khi vào ván cờ cũng được tính trong đó!"

"Thế nhưng, Phù Sinh kỳ cục có năm tháng cách trở."

"Việc trước khi người đó vào ván cờ, sự tồn tại thời kỳ hồng hoang chưa chắc có thể phát hiện."

"Đầu quy tắc này, chủ yếu nhất vẫn là xem thực lực bản thân."

"Dù là trước khi vào ván cờ hay sau khi vào ván cờ, chỉ cần có thể giấu giếm được sự kiểm tra của Kiến Mộc, dù làm trái thiên cương cũng là không làm trái!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng.

Ý của "Hoài Phố" tổ sư rất rõ ràng, chỉ cần sau khi hắn tiến vào thời kỳ hồng hoang không sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương, trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì!

Ván cờ lần này lại biểu hiện là đại cát, lấy thực lực của hắn, tiên thuật phổ thông, thậm chí pháp tắc phổ thông đã đủ sử dụng!

Bùi Lăng tiếp tục truyền âm lại hỏi: "Có phải quy tắc leo lên Kiến Mộc, mỗi một trận Phù Sinh kỳ cục đều không khác mấy hay không?"

"Người dẫn đường tiên lộ trong Phù Sinh kỳ cục lần trước là cấm kỵ Chú của U Tố mộ."

"Nếu quy tắc công đức này không thay đổi, đối với dị tộc, đuổi giết nhân tộc là công đức, chẳng phải ngay lúc đó Chú sẽ ra tay với tu sĩ chín tông sao?"

"Hoài Phố" bình tĩnh trả lời: "Mỗi một lần quy tắc leo lên Kiến Mộc đều giống nhau."

"Về phần ván cờ lần trước..."

"Ván cờ lần trước, nơi chín tông tề tụ là Vạn Hủy hải"

"Thế nhưng, ngay lúc đó giao dịch chín tông lại là hoàn thành giữa chừng."

"Cuối cùng tin tức thượng giới chân chính truyền cho Chú không thể nhiều bằng những ngoại tộc yêu tộc, dị tộc lần này:

"Chú căn bản không thể biết những quy tắc cực kỳ quan trọng khi leo lên Kiến Mộc!"

"Về phần tin tức khác... Sau khi tiến vào Phù Sinh kỳ cục, lúc nên để đối phương biết thì sẽ để hắn biết..."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình: "Chú" là người dẫn đường tiên lộ lần trước, sự sống chết của hắn ta trực tiếp liên quan đến sự thành bại của trận thăng tiên này, nhưng tin tức biết được chỉ giống với yêu tộc, dị tộc lần này?

Nói cách khác, cho đến trước khi tiến vào Phù Sinh kỳ cục, đừng nói quy tắc leo lên Kiến Mộc, e rằng "Chú" còn tưởng rằng tiên lộ là Phù Sinh kỳ cục, rất có thể còn không biết việc cần leo lên Kiến Mộc!

Cái này...

Chỉ có thể nói, trong chuyện phi thăng thành tiên này, nhân tộc rất đoàn kết!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng tiếp tục truyền âm nói:

"Tiền bối, quy tắc mỗi lần Phù Sinh kỳ cục đều giống nhau, vì sao không ghi chép lại những quy tắc này, lấy bí pháp phong ấn"

"Như thế lúc ván cờ lần sau mở ra, có thể cung cấp hậu bối tham khảo?"

"Như vậy, sau này tu sĩ muốn phi thăng, lúc kết nối với thượng giới có thể hỏi càng nhiều vấn đề hơn."

"Đời đời tích lũy xuống, chẳng phải có thể vượt qua việc phi thăng thành tiên càng đơn giản hơn?"

"Hoài Phố" nhanh chóng trả lời: "Sau mỗi lần Phù Sinh kỳ cục mở ra, dù thành hay bại, năm tháng phương thế giới này có liên quan với vân cờ sẽ bị xóa đi"

"Chỉ cần tin tức có liên quan với ván cờ, sẽ không còn lại!"

"Hiện tại Thánh tông có thể biết ván cờ lần trước phi thăng thành công, ván cờ lần trước nữa phi thăng thất bại, hoàn toàn là thông qua Mệnh Hồn đăng và thần thức lưu lại trong bức tranh ở Truyền Thừa điện để phân biệt."

"Những tông môn khác cũng không khác lắm"

"Hơn nữa, tiên phàm không đụng vào nhau! Hành động cố ý để lại tin tức thượng giới ở hạ giới, đã là làm trái thiên cương."

"Không qua được cửa ải Kiến Mộc kia!"

Xóa đi năm tháng...

Sắc mặt Bùi Lăng nghiêm túc, Phù Sinh kỳ cục song tiên đánh cờ, chỉ sợ thực lực không hề kém hơn Chân Tiên phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nhanh chóng suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi tiếp: "Tiền bối, Vô Thủy sơn trang [Quy Khứ Lai Hề] là như thế nào?"

Lần này ma môn vì Phù Sinh kỳ cục đã kết nối với thượng giới đoạt được bốn môn tiên thuật, hắn đạt được [Kim Quan Táng Thế] Trọng Minh tông khá sớm, trước khi độ đạo kiếp cũng đã tu thành.

Tiên thuật này thiên hướng về phong ấn và phòng ngự, năng lực công phạt lại thường thường không có gì lạ, cũng không xuất chúng.

Thiên Sinh giáo [Âm Cực Vô Tướng] có thể cách không thải bổ sinh linh giống đực... Ngoại trừ nữ tu Thiên Sinh giáo, chỉ sợ không ai đi tu luyện!

Không đúng!

Giáo Chủ Thiên Sinh giáo Kê Lộc tiền nhiệm có thể từ nam biến nữ... Nam tu Thiên Sinh giáo cũng có thể sử dụng tiên thuật này!

Đây là môn tiên thuật vô dụng nhất!

Về phần Luân Hồi tháp [Phổ Thế Hỉ Nhạc], hoàn toàn là môn tiên thuật thuần giết chóc.

Chỉ có điều, uy năng nó miêu tả căn bản kém hơn [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] mà hắn đang nắm giữ...

Bởi vậy, không cần thiết phải tu luyện.

Chương 2643: Tiên chức

Chỉ có môn [Quy Khứ Lai Hề] của Vô Thủy sơn trang, trừ bỏ điều kiện tu luyện, thật ra đây là một môn tiên thuật mạnh nhất trong bốn môn tiên thuật!

Tiên thuật này có thể đột nhiên tạo ra thực lực tu vi một kiếp đến mười kiếp, nếu là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp sử dụng tiên thuật này, dù chỉ gia tăng tu vi một kiếp, thực lực có thể vượt xa tất cả Đại Thừa bốn mươi chín kiếp khác trong nháy mắt!

Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp sử dụng cũng giống như vậy.

Chỉ cần tùy tiện tăng tu vi một kiếp, có thể lập tức trở thành tu sĩ mạnh nhất tám mươi mốt kiếp trở xuống!

Chỉ có điều, cái giá để tu luyện tiên thuật này quá lớn, hắn cũng không muốn sau khi dùng hệ thống uỷ thác tiên thuật này, đầu óc giống với Vô Thủy sơn trang...

Lúc này, lại nghe "Hoài Phố" trả lời: "Hiện tại ta đang chuẩn bị tu luyện tiên thuật này."

"Cái gọi là nhìn ra huyễn cảnh vô cùng đơn giản."

"Chỉ cần bố trí một huyễn cảnh cho mình, sau đó tu luyện trong huyễn cảnh là được."

"Về phần tiên vị, sắp xếp một tiên vị cao điểm cho mình ở trong huyễn cảnh là được."

"Hành động này tu luyện ra được hiệu quả, chắc chắn không thể so sánh với Vô Thủy sơn trang."

"Nhưng tăng thực lực tu vi một kiếp, chắc không phải vấn đề gì"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu được cách mà "Hoài Phố" nói tới, không phải thỏa mãn điều kiện tiên thuật [Quy Khứ Lai Hề] này, mà là lần tránh điều kiện tiên thuật!

Cứ vậy, thật sự có thể thành công tu luyện tiên thuật này, nhưng nhất định phải có thiên phú và ngộ tính cực kỳ cao.

Hơn nữa, dù cuối cùng thành công tu luyện tiên thuật, cũng hoàn toàn không thể so sánh với cách bình thường tu luyện ra [Quy Khứ Lai Hề].

Có lẽ Đại Thừa tám môn phái lớn khác đều dùng cách này, Bùi Lăng cũng không tiếp tục hỏi về tiên thuật này, hơn nữa lại truyền âm nói: "Hoài Phố tiền bối, ta còn có một vấn đề cuối cùng"

Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút, tiếng nói lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc: "Tin tức thượng giới truyền xuống có chắc chắn chuẩn xác không?"

Dường như nghe ra được lo lắng của Bùi Lăng: "Hoài Phố" lập tức trả lời: "Tin tức thượng giới chỉ có thể sai lầm trong rất ít tình huống"

"Dù sao, một ít tiên chức có thể sớm biết một vài chuyện...

"Ngươi không cần lo lắng!"

"Ván cờ lần trước, người dẫn đường tiên lộ cũng không phải nhân tộc ta, cũng không phải tu sĩ chín tông, dự đoán ván cờ hung cát của thượng giới mới có biến"

"Lần này, ngươi là nhân tộc xuất thân từ dưới sự quản lý của Thánh tông ta, lại là Thánh Tử Thánh tông ta, tất nhiên tuân theo khí số nhân tộc ta, dự đoán của thượng giới tuyệt đối không xuất hiện vấn đề gì!"

Thấy "Hoài Phố" tổ sư nói chém đinh chặt sắt, Bùi Lăng thầm yên lòng, căn cứ ảnh lưu niệm của Cửu Nghi sơn, Phù Sinh kỳ cục lần trước nữa là trận chiến hồng hoang.

Ngay lúc đó người dẫn đường tiên lộ là "Hằng Tà" tiền bối xuất thân Thánh tông, sau khi ván cờ thất bại, dựa theo quy tắc ván cờ, vốn trận chiến hồng hoang sẽ kéo dài tiếp.

Vì vậy trong ảnh lưu niệm, Phù Sinh kỳ cục lần trước là điểm đại hung.

Thế nhưng, cuối cùng trận Phù Sinh kỳ cục kia lại là thành công phi thăng.

Ván cờ trận chiến hồng hoang kia không tiếp tục kéo dài, cũng không phải điềm đại hung.

Thượng giới đã dự đoán sai một lần, lần này chắc chắn hắn phải hồi rõ ràng hơn chút.

Suy nghĩ giây lát, Bùi Lăng lập tức nói: "Đệ tử hiểu rõ, làm phiền Hoài Phố tiền bối, đệ tử không làm phiền tiền bối tu luyện"

Trong hành cung huyết sắc: "Hoài Phố" nhẹ nhàng gật đầu:

"Được."

"Ngươi cũng nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng nắm giữ tất cả tiên thuật."

Nói chuyện với "Hoài Phố" xong, Bùi Lăng lại nhìn phía trên trời cao, cảnh tượng u ám bao phủ xuống, đột nhiên truyền âm nói với "Vong" và "Họa": "Hai vị tiền bối, vì sao lần này Quỷ Tang không đến?"

Giọng "Vong" âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Quỷ Tang sẽ không tới"

"Họa" cũng truyền âm nói: "Khi Quỷ Tang còn sống từng là một trong tam đại thần mộc"

"Con đường thành tiên của hắn khác với toàn bộ sinh linh, thậm chí còn không giống tử linh"

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhưng nghiêm túc suy nghĩ, lúc ấy hắn và Quỷ Tang nói chuyện, đối phương thật sự chưa từng yêu cầu tiên lộ danh ngạch với hắn, lại do ấn tượng chủ đạo của bọn họ, vẫn cho rằng như vậy...

Ngoại trừ cái đó ra, lúc trước hắn giao thủ với Tâm Mộc ở Thanh Yếu sơn mấy lần, Tầm Mộc cũng không có bất kỳ hứng thú gì với danh ngạch tiên lộ!

Đúng, tiên lộ Phù Sinh kỳ cục là thông qua Kiến Mộc thành tiên.

Dù Quỷ Tang hay Tầm Mộc, bọn chúng đều là một trong thần mộc đặt song song, địa vị ngang nhau ở thời kỳ hồng hoang!

Hai gốc thần mộc này, chắc không thể thông qua Kiến Mộc thành tiên!

Thế nhưng, Quỷ Tang là người trông coi truyền thừa của "Chú, định ra "Quả" thành tiên cho hắn, đã không nhắc đến danh ngạch thành tiên đường, lúc ấy cần gì kết "Nhân" với hắn?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng quay đầu nhìn về phía U Tố mộ, ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua [Minh Thiên Chỉ Vụ], vượt qua muôn sông nghìn núi, biển cả mênh mông, lập tức thấy được ở trong biển sâu đen nhánh, một hòn đảo trông như ngôi mộ.

Chương 2644: Tiên chức (2)

Gai đâm màu mực như bóng đen nặng nề, tường vi hai màu đỏ trắng tuỳ tiện nở rộ, cây dâu to lớn cành lá bao trùm cả hòn đảo nhỏ, mặt trời chiếu rọi xuống, cành lá mạnh mẽ nhiễm màu vàng rực trông như phỉ thúy không tì vết, vàng ròng sáng chói lộng lẫy, tuyệt đối không phải hoa thơm cỏ lạ bình thường.

Quả dâu màu đỏ tím từng đống, tô điểm trong tán cây.

Gió biển trùng điệp quét đến từ bốn phương tám hướng, lay động cỏ cây, cành lá lượn quanh.

Cây dâu lớn yên tĩnh đứng sừng sững, nó sinh cơ bừng bừng, tươi đẹp như hạ, trên hòn đảo như phần mộ tràn ngập âm u lạnh lẽo, khác hẳn.

Dường như lấy cây dâu lớn là phân giới, hòn đảo lơ lửng trong biển sâu đen nhánh, trên dưới như một trời một vực.

Bùi Lăng trực tiếp cách không truyền âm hỏi: "Quỷ Tang, ngươi muốn cái gì?"

Ngay sau đó, phía trên cây dâu lớn mở ra lít nha lít nhít con mắt, cùng nhìn về phía Lam Kha thành, biển sâu như nhận thấy, trong khoảnh khắc dấy lên sóng to gió lớn, vô số Hải tộc kinh hoảng chạy trốn, thủy triều mực mãnh liệt, cơn xoáy lớn sinh ra, núi thở sóng thần, nhất niệm mà lên!

Trên hòn đảo như phần mộ, tường vi đỏ trắng nhao nhao bay lả tả như mưa rảo.

Vừa nãy còn dạt dào, mạnh mẽ, tươi đẹp như ảo ảnh, chớp mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một gốc trụ cột trụi lủi, hắn không nhánh không lá, khói bụi cuồn cuộn xông lên trời không!

Dường như cách tháng năm dài đằng đẳng, đoạn trụ cột này còn đang thiêu đốt hừng hực, tuyết đen to lớn tản khắp toàn bộ thân cành nó, lộn xộn bay lên hắt vẫy!

Nhìn chân tướng chưa từng thấy của Quỷ Tang, trong lòng Bùi Lăng như có sở ngộ, đây chính là khuôn mặt chân chính của Quỷ Tang, hài cốt thần mộc Phù Tang!

Hài cốt bay lả tả như tuyết lớn, vẩy xuống khói bụi cuồn cuộn, rơi vào bên trong U Tố mộ hóa thành gai đâm đen nhánh, sau đó mút vào máu xương chôn sâu trong lòng đất, tường vi hai màu đỏ trắng nở rộ... Tiếng nói ầm vang như chúng lôi đan xen đánh xuống: "Ta muốn... Tiên chức nhật xuất!"

Tiên chức nhật xuất?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng hiểu được Tầm Mộc chấp chưởng mặt trời lặn, Phù Tang chấp chấp chưởng mặt trời mọc.

Quỷ Tang là hài cốt sau khi Phù Tang vẫn lạc biến thành, bây giờ nó muốn một lần nữa trở thành Phù Tang, nhất định phải đạt được tiên chức đã từng của Phù Tang!

Thế là, Bùi Lăng bình tĩnh trả lời: "Nếu sau khi ta thành tiên, có thể có được tiên chức nhật xuất, sẽ cân nhắc giao cho ngươi"

"Thế nhưng, một lần định quả tìm nhân, còn chưa đủ một phần tiên chức!"

Nghe vậy, dường như Quỷ Tang đã sớm đoán trước, lúc này nói:

"Ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì!"

Bùi Lăng nói: "Điều kiện cụ thể, chờ sau khi thành tiên lại nói."

Giọng Quỷ Tang như lôi đình nói: "Có thể!"

Thấy Quỷ Tang đồng ý, Bùi Lăng thu hồi ánh mắt.

Việc vặt đã xử lý gần hết, hắn tập trung ý chí, đang chuẩn bị dùng hệ thống uỷ thác ngôn ngữ hồng hoang, lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn: "Ta đang tu luyện [Âm Cực Vô Tướng], ngươi lại thả lỏng phòng bị."

Hả?

[Âm Cực Vô Tướng] ?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, là Tố Chân Thiên "Không Mông"

tiền bối!

Không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức cảm thấy trong nơi tối tăm như có một thân thể mềm mại không xương, hương thơm đây ngực, dán vào trên người mình.

Dù là trong tầm mắt hay thần niệm cảm ứng, hoặc là đưa tay phất qua hư không, trong toàn bộ huyết kiệu chỉ có một mình hắn.

Nhưng thân thể mềm mại, bóng loáng kia tản ra hương thơm yếu ớt, cơ thể mang theo một tia nhiệt độ hơi lạnh lại như sự tồn tại sáng loáng.

Ngay sau đó, dường như có một bàn tay trắng nõn gầy gò muốn xoa lên khuôn mặt hắn...

Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, thân thể mềm mại hương thơm kia lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cơn mưa nhỏ như đứng im, mặt hồ nặng bình tĩnh lại, gợn sóng tản đi không dấu vết.

Ngay sau đó, giọng "Không Mông" lại vang lên bên tai Bùi Lăng:

"Phòng ngự của ngươi quá mạnh, lại trực tiếp nằm ngủ."

Điều này...

Mặc dù đối phương đã là nữ nhân của hắn, nhưng quang minh chính đại muốn thải bổ hắn như này, hơn nữa còn muốn hắn phối hợp... Sao cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng lắm?

"Không Mông" tiền bối lại coi hắn thành lô đỉnh?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, trước tiên mở mang kiến thức về uy năng của [Âm Cực Vô Tướng], sau đó lại dùng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] luận bàn với "Không Mông" tiền bối một hai...

"Tốt! Không Mông tiền bối, ta lập tức ngủ." Bùi Lăng mỉm cười truyền âm trả lời, tiếp theo đánh ra một pháp quyết quỷ quyệt, dùng ra [Minh Thiên Đại Mộng] với mình...

Căn phòng xa hoa trong huyết kiệu lập tức nhạt lại, cảnh vật xung quanh dập dờn từng cơn như gợn sóng, trong giây lát hóa thành một tòa lầu nhỏ quen thuộc, chính là toà trà lâu của Lệ thị ở U Tố mộ.

Trong lâu tất cả như trước, cỏ cây tản ra âm khí cuồn cuộn sum suê mạnh mẽ, cành lá đen nhánh xen lẫn thành bảo tọa, Bùi Lăng ngồi trên đó, nhìn mọi thứ quanh mình khẽ gật đầu, nơi này đã là mộng cảnh của hắn!

Lúc này, một bóng dáng tươi đẹp như thiểu quang ba tháng mùa xuân đột nhiên xuất hiện.

Váy dài cẩm tú lướt qua cây cỏ, đôi mắt sáng đầy nước, mặt đẹp xanh ngọc, chính là Tố Chân Thiên "Không Mông" tổ sư.

Chương 2645: [Âm Cực Vô Tướng]

"Không Mông tiền bối, đã lâu không gặp." Vừa nói, Bùi Lăng vừa vẫy tay, trong nháy mắt cách không ôm nàng vào trong ngực, đặt trên đầu gối.

Ôn hương nhuyễn ngọc tới tay, mùi thơm lập tức lấp đầy ngực, xúc cảm vô cùng chân thực, không nhìn ra chút dấu vết mộng cảnh gì.

"Không Mông" tổ sư cũng chưa từng phản kháng, chỉ bình tĩnh nói: "Ta còn chưa quen thuộc tiên thuật này."

"Bây giờ ngươi không nên động đậy."

"Chỉ cần cởi áo nới dây lưng là được."

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại hắn đã bất động, còn cởi quần áo thế nào?

Thế là hắn lập tức nghiêm trang nói: "Chính vì tiên thuật không thuần thục, vì vậy càng cần thường xuyên luyện tập, ta không tự cởi áo, kính xin Không Mông tiền bối làm thay ta."

"Không Mông" tổ sư ngẩn ngơ, suy nghĩ, chợt nhân tiện nói:

"Tốt"

Ngay sau đó, nàng lập tức duỗi ra bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho Bùi Lăng.

Đai lưng màu đen bị cởi ra, rút đi, vắt lên một đám nhánh hoa bên cạnh, sau đó áo ngoài màu đen bị kéo xuống đầu vai, tiếp theo là quần áo trong màu trắng... Chẳng mấy chốc nửa người trên của Bùi Lăng đã trần truồng, lồng ngực rắn chắc, cơ bắp cứng rắn rõ ràng, hai bàn tay tràn ngập lực lượng đều lộ ra.

Ngay lúc này, toàn bộ mộng cảnh đột nhiên chấn động một cơn, lại có một bóng người hoa phục cưỡng ép xâm nhập mộng cảnh!

Bóng người này như thiếu nữ mười sáu, mi dài mắt phượng, quý khí tự nhiên, ba ngàn sợi tóc như tuyết tản ra trên đầu vai, mi tâm có một đám phù lục phức tạp, màu sắc tươi đẹp ướt át, nàng không dùng trâm vòng, chỉ lấy một đỉnh cao quan sa mồng tràn ngập ý cổ xưa, áo đậm tay áo rộng nền đen nhàu kim, đai lưng ngọc đeo châu, hai đầu lông mày đều là vẻ cao xa đạm mạc.

Chính là Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" tổ sư!

Lúc này, trong mộng cảnh: "Không Mông" đang đường hoàng ngồi trên đầu gối Bùi Lăng, hai tay cẩn thận tìm tòi trên người Bùi Lăng, cởi từng chiếc áo cho hắn, trông vô cùng mập mờ làm người ta muốn tránh đi.

Nhìn tình cảnh này: "Hồn Nghi" tổ sư lại cười khinh thường, lập tức nói: "Bùi tiên hữu, ta vừa học được môn tiểu thuật [Âm Cực Vô Tướng] này, muốn cách không thôi diễn một chút huyễn cảnh với ngươi."

Nói đến chỗ này, nàng liếc nhìn "Không Mông", nói tiếp: "Song đế thôi diễn huyễn cảnh, không phải loại tiên hạ đẳng Tố Chân Thiên như ngươi có thể tưởng tượng,"

"Nơi này không có việc của ngươi."

"Lui rat"

Tiếng nói vừa dứt: "Hồn Nghi" tổ sư cũng không đợi "Không Mông" đáp lời, trực tiếp đưa một ngón tay về phía nàng.

Trong hư không lập tức có Độc Long âm vang sinh ra, giương nanh múa vuốt, gào thét trời cao, sau khi khéo léo chuyển hướng một cái, lập tức ầm vang phóng về phía "Không Mông"!

Lúc Độc Long bay múa mang gió kèm lôi, khí thế cuồn cuộn, chưa tới gần chướng khí và gió mạnh đã đập vào mặt!

"Không Mông" tóc dài phần phật, hoàn bội leng keng, sắc mặt lập tức lạnh băng, vỗ ra một chưởng.

Cánh hoa phấn trắng nhao nhao đây trời rơi xuống như thiên nữ vung hoa.

Mỗi một cánh hoa trông đều óng ánh sáng long lanh như lưu ly, nhưng sắc bén vô song, lúc xoay quanh hóa thành vô số lưỡi dao, cơn gió mạnh như mưa rào đánh úp về phía Độc Long.

Oanh! !!

Bây hoa và Độc Long đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, dư chấn kinh khủng cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, chỉ có điều bốn vách tường lầu nhỏ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, khiến thảm thực vật trong lâu cũng chỉ dao động một trận, cành lá hoa bay, hoàn hảo không chút tổn hại.

[Minh Thiên Đại Mộng] này cũng là tiên thuật!

Dù là "Hồn Nghi" hay "Không Mông" ra tay, đều không thể phá hỏng mộng cảnh chút nào!

Ngăn lại một kích của "Hồn Nghi" tổ sư: "Không Mông" lại không chịu thua thiệt, lúc này lao lên từ trên người Bùi Lăng, bàn tay trắng nõn vung ra, lại là một chưởng đánh về phía "Hồn Nghi"!

Chưởng phong gào thét, có tầng tầng lớp lớp rừng cây đột nhiên sinh ra trong hư không, bao quanh "Hồn Nghi" từng vòng, khiến nàng không thể trốn chạy.

Gió mạnh sắc bén ầm vang rơi xuống, như muốn một kích đánh "Hồn Nghi" mất mạng.

Giọng "Không Mông" lạnh băng: "Người dẫn đường tiên lộ lần này là người của ta, hiện tại lăn khỏi nơi đây, đừng làm phiền hứng thú của ta!"

Còn chưa nói hết câu, một chưởng to lớn đã đánh đến trước mặt "Hồn Nghi"

"Hồn Nghi" cũng nghiêm túc đánh ra một chưởng.

Oanh! !

Một tiếng vang kinh thiên động địa, sóng xung kích cường đại như sóng dữ cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt.

Bịch bịch bịch... Một trận tiếng bước chân dồn dập, hai nữ tử tự lùi lại bảy tám bước, mới khó khăn lắm đứng vững.

Sau khi "Hồn Nghi" ổn định thân hình, lập tức lạnh lùng nói: "Bùi tiên đế là Tiên Đế thượng giới lâm trần, sao loại phàm trần dong chi tục phấn như ngươi có thể có được?"

"Ta và Bùi tiên hữu thôi diễn huyễn cảnh, đã sinh ra hơn hai mươi dòng dõi, từng người thần thanh xương tú, theo hầu phi phàm, cho dù sinh ra ở hạ giới linh khí hoang vu nhưng vừa ra đã là Đại Thừa!"

Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh nàng lập tức xuất hiện từng bóng dáng hài đồng, những hài đồng này có nam có nữ, đều côi tư bẩm dị, hà minh ngọc chiếu, khí chất mờ mịt xuất trần như không phải phàm tục có thể có, như tiên đồng thượng giới.

Tất cả hài đồng áo bào tinh tế, đeo chuỗi vòng ngọc vàng ròng khẩm bảo, ánh mắt trong vắt, về ngoài rất giống Bùi Lăng và "Hồn Nghi" tổ sư, dường như thật sự là dòng dõi của hai người!

Chương 2646: Đi Phù Sinh cảnh!

Khí tức quanh người những hài đồng bành trướng mãnh liệt, đều là Đại Thừa!

Ngay sau đó, những hài đồng Đại Thừa kỳ này lập tức đánh về phía "Không Mông".

"Không Mông" khẽ giật mình, nữ ma đầu "Hồn Nghi" này lại có nhiều hài tử với Bùi Lăng như vậy?

Hừ!

Thì tính sao?

Bùi Lăng là người của nàng, hài tử của Bùi Lăng cũng là của nàng!

Nghĩ tới đây: "Không Mông" lạnh lùng nói: "Đã là con của Bùi Lăng, cũng là hậu bối của ta!"

"Trong mắt không có trưởng bối, hiển nhiên ngươi không biết cách dạy con. Đợi ta bắt những hài đồng này, tự mình giáo hóa!"

Nói xong, nàng tâm niệm vừa động, hoa bay đầy trời đột nhiên hóa thành từng sợi xiềng xích óng ánh sáng long lanh, khóa chặt những hài đồng Đại Thừa này.

"Hồn Nghi" quát lên: "Chỉ là tiên hạ đẳng, đã sớm đạo tâm bị long đong, trở về thượng giới xa vời, cũng dám nói bừa như thết"

Lúc nói chuyện, nàng lại nói tiếp: "Ngươi đã không thể trở về thượng giới, đời này kiếp này cũng chỉ có thể là một người phàm trần, sớm sinh tối chết, sao có thể kết bạn với Bùi tiên hữu!"

Tiếng nói vừa ra: "Không Mông" lập tức cảm thấy pháp lực quanh người bắt đầu biến mất, như có khí thế rút lui về phàm nhân.

Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết phức tạp, đóa hoa to lớn nhị vàng cánh trắng lóe lên liền biến mất trong hư không, trong tòa trà lâu tất cả cấm chế, tu vi, pháp lực, thần thông... Đều tan thành mây khói!

[Vô Pháp Thiên Ấn] !

Trong lúc "Không Mông" Hóa Phàm, pháp lực của "Hồn Nghi"

cũng bắt đầu tán loạn, thân hình những hài đồng Đại Thừa kia lập tức hư ảo không thật như huyễn ảnh.

"Hồn Nghi" lại mở miệng: "Ta chính là Hồn Nghi tiên đế thượng giới lâm trần, đâu giống phàm nhân nhà ngươi?"

Vừa nói xong, tu vi đang nhanh chóng tán loạn của nàng lập tức có xu thế ngừng lại.

Ngay sau đó: "Không Mông" thân như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, một chưởng vỗ vào tim nàng!

"Hồn Nghi" lập tức ra tay đón đỡ, đồng thời đánh một quyền về phía vai trái "Không Mông".

Binh binh bang bang...

Trong trà lâu, lập tức vang lên một tràng tiếng đấm đá va vào nhau...

Thấy hai người càng đấu càng hung, váy sam bay lên, váy thêu tàn tạ, cảnh xuân như ẩn như hiện, Bùi Lăng còn đang chờ "Không Mông" tiếp tục cởi quần áo cho mình càng xem càng tập trung.

"Không Mông" tiền bối là nữ nhân của hắn: "Hồn Nghi" tiền bối cũng là nữ nhân của hắn...

Lúc này hai người đấu pháp ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là chiến trường này... Không phải nên ở trên người hắn mới đúng sao?

Hắn vẫn chờ dùng [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cùng [Âm Cực Vô Tướng] lấy một địch hai!

Đang nghĩ ngợi, thân thể "Không Mông" và "Hồn Nghi" đột nhiên tự bạo!

Oanh! !!

Tiếng động khổng lồ chấn trời động đất, vô số cỏ cây trong trà lâu lập tức đổ rạp ra bốn phương tám hướng, lực trùng kích kinh khủng lật đổ chấn động trong lâu, nhấc lên một trận lại một trận sóng lớn.

Chỉ có điều, mộng cảnh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không bị phá hỏng chút nào.

Trong chớp mắt, tất cả tiếng động yên tiêu mây tạnh, đại chiến vừa rồi không để lại bất cứ dấu vết gì, hai nữ tu lại đã biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa từng xuất hiện.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết đây là "Không Mông"

tiền bối và "Hồn Nghi" tiền bối nắm giữ tiên thuật [Âm Cực Vô Tướng] này không thuần thục, hiện tại đấu pháp trong mộng cảnh của hắn lại tiên thuật tán loạn, đều tu luyện thất bại...

Trong lòng tiếc nuối, Bùi Lăng giải trừ [Minh Thiên Đại Mộng].

Cảnh tượng xung quanh rung chuyển như gợn nước, căn phòng xa hoa lại xuất hiện.

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng tập trung ý chí, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, một tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến từ trên bầu trời!

Oanh!"

Tiếng vang chấn động vòm trời, mặt đất cũng hơi chấn động, Bùi Lăng nhướn mày, lập tức phát hiện vừa rồi "Không Mông" tổ sư và "Hồn Nghi" tổ sư không phân ra thắng bại trong mộng cảnh, lúc này lại đang đánh nhau trong hiện thế!

Hắn không do dự, lúc này tâm niệm vừa động, tất cả mọi thứ trong phương thế giới này cũng bắt đầu nhanh chóng rút lui.

Ngay cả "Không Mông" và "Hồn Nghi" đang đấu pháp cũng không tự chủ được trở về pháp bảo cư trú, dần quên lãng tất cả vừa xảy ra.

Chẳng mấy chốc toàn bộ phương thiên địa này rút lui đến trước khi "Không Mông" tổ sư truyền âm cho Bùi Lăng, thời gian khôi phục bình thường.

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai Bùi Lăng: "Ta đang tu luyện [Âm Cực Vô Tướng], ngươi lại thả lỏng đề phòng"

Lần này, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, bình tĩnh truyền âm trả lời:

"Không Mông tiền bối, thuật này nên tu luyện lúc chỉ có hai người chúng ta, hiện tại ván cờ sắp mở, nên tu luyện ba môn tiên thuật khác càng tốt hơn."

Giữa không trung, một mảnh rừng hoa sinh trong hư không, cẩm tú phủ lên rêu: "Không Mông" ngồi xếp bằng nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, lần trước Bùi Lăng còn đồng ý hàng năm theo nàng ba tháng... Thôi, hiện tại đúng là ván cờ càng quan trọng hơn.

Việc khác, cứ chờ sau khi phi thăng thành tiên lại nói.

Thế là: "Không Mông" lập tức truyền âm trả lời: "Được."

Nói xong, nàng bắt đầu bố trí huyễn cảnh, chuẩn bị tu luyện Vô Thủy sơn trang [Quy Khứ Lai Hề].

Chương 2647: Đi Phù Sinh cảnh! (2)

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng vừa từ chối "Không Mông" tổ sư lại có một giọng nói quen thuộc vang bên tai lên hắn: "Bùi tiên hữu, ta vừa học được môn tiểu thuật [Âm Cực Vô Tướng] này, muốn cách không thôi diễn một chút huyễn cảnh với ngươi."

Là "Hồn Nghi" tổ sư...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức truyền âm trả lời:

"Loại tiểu thuật [Âm Cực Vô Tướng] này, còn có mấy phần tác dụng với những tiên hạ đẳng đạo tâm bị long đong kia."

"Nhưng đối với Tiên Đế chúng ta, lại không có chút ý nghĩa nào."

"Tiên hữu theo hầu thâm hậu, tiên hạ đẳng không thể so sánh, cần gì vì chút tiểu thuật như thế mà lãng phí thời gian?"

"Hồn Nghi" tổ sư nhanh chóng trả lời: "Được!"

"Nếu Bùi tiên hữu đã nói như vậy, vậy không cần môn tiểu thuật này cũng được."

Cuối cùng đã ổn định hai người, Bùi Lăng có thời gian bắt đầu tu luyện, hắn lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Ngôn ngữ hồng hoang]..."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Ngôn ngữ hồng hoang] cần giác hút..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ có giác hút..."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu tu luyện cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, tĩnh tọa tại chỗ, bờ môi lại bắt đầu khẽ đóng khẽ mở mấp máy, chỉ có điều không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Một hồi lâu sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng!

Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lập tức há miệng, tùy ý phát ra một chút âm tiết, chẳng mấy chốc xác định đã hoàn toàn nắm giữ ngôn ngữ vạn tộc thời kỳ hồng hoang!

"Tốt nhất vẫn nên tu luyện [Quy Khứ Lai Hề] một chút..."

"Mặc kệ nói thế nào, uy năng tiên thuật này đều là mạnh nhất trong bốn môn tiên thuật."

"Thời khắc mấu chốt có thể dùng để giữ mạng!"

"Nhưng nếu dùng hệ thống tu luyện, nguy hiểm hơi lớn..."

"Trong ngọc giản Vô Thủy sơn trang, mặc dù không nhắc đến bất kỳ pháp tắc gì, nhưng bản chất tiên thuật này là từ không tạo vật, từ không tạo ra tu vi đạo kiếp... Chắc chắn liên quan đến đầu pháp tắc Từ không sinh có này!"

"Một khi hệ thống đưa tặng đầu pháp tắc Từ không sinh có này cho ta, sẽ có rắc rối...

"Trước tiên tự tu luyện thử một chút...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khép hai mắt lại, lập tức hóa thành dáng vẻ Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ" tổ sư, ngay sau đó tâm thần hắn thả lỏng, đánh ra từng pháp quyết mờ mịt cổ xưa, bắt đầu mượn dùng thân phận "Thùy Vũ" tổ sư tu luyện [Quy Khứ Lai Hề 1...

Cùng lúc đó, Bùi Lăng hóa thành "Thùy Vũ" tổ sư, khí tức, dung mạo, cử chỉ... Dần trở nên vô cùng hoàn mỹ.

Đây là lần thứ nhất hắn tự tu luyện tiên thuật, chỉ là một cái mở đầu khiến hắn cảm thấy cực kỳ phí sức...

Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày trôi qua rất nhanh.

Trong huyết kiệu, Bùi Lăng cau mày ngồi trên chủ tọa.

Theo sự vận chuyển hoàn mỹ của "Vô Cấu thái" với tu luyện tiên thuật, cùng thực lực không thua tiên nhân, hắn đã miễn cưỡng tu luyện [Quy Khứ Lai Hề] thành công, nhưng tiên thuật này không thể gia tăng tu vi một kiếp cho hắn!

Đây không phải hắn tu luyện ra sai lầm, cũng không phải tiên thuật [Quy Khứ Lai Hề] này có vấn đề gì, mà là số lần hắn vượt qua đạo kiếp đã là cực hạn thiên đạo!

Tiên thuật [Quy Khứ Lai Hề] này không thể tạo ra càng nhiều tu vi đạo kiếp!

Trừ khi, tiên thuật này có thể làm trái thiên cương!

Ngay lúc này, giọng "Phục Cùng" vang lên bên tai hắn: "Bùi Lăng, thời gian đã gần đến."

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, thần niệm lập tức đảo qua toàn bộ Lam Kha thành, thấy tất cả Đại Thừa đã hoàn thành chuẩn bị, hắn khẽ gật đầu, giọng nói lạnh băng uy nghiêm lập tức truyền khắp toàn bộ thiên địa: "Xuất phát, Phù Sinh cảnh!"

Tiếng nói vừa dứt, [Minh Thiên Chỉ Vụ] nặng nề như màn lập tức tan thành mây khói, sắc trời sáng sủa vẩy xuống toàn thành.

Một cánh cửa ra vào nguy nga ầm vang hiện ra!

Nó đứng sừng sững trên mặt đất, trên nối liền trời cao, cả cánh cửa ra vào màu sắc như mực, thâm thúy lạnh lẽo như ngưng tụ từ tất cả ác niệm, oán giận, sát khí, oán hận... Trong phương thế giới này, đường vân màu đỏ thắm mảnh như sợi tóc, như rắn hủy đi khắp trên đó, khí tức nguyền rủa cuồn cuộn mênh mông như thủy triều mãnh liệt tràn ra, âm khí cuồn cuộn lập tức nhét đầy thiên địa.

Cửa ra vào vừa xuất hiện, bên trong lập lúc truyền đến một lực hút kinh khủng.

Trong Lam Kha thành rất nhiều pháp bảo cư trú, dụng cụ phi hành quỳnh lâu ngọc vũ, máu cung xương lâu, nhà tranh thủy tạ... Chưa thu hồi, Tu Xà, Phỉ, Tranh to lớn, hai vị cấm kỵ ngồi ngay ngắn trên vương tọa giữa trời, thậm chí là Long Bá Chiến Vương cao ngất đều bị cánh cửa ra vào hút vào trong đó!

Chương 2648: Đại Thừa chín tông

Trong chốc lát, tất cả sự tồn tại tham dự ván cờ ở nơi đây, kéo theo cả vật tùy thân của bọn họ đều bị hút vào trong cửa.

Cánh cửa ra vào nguyền rủa màu đỏ to lớn hơi lấp lóe, chớp mắt biến mất, Lam Kha thành lại khôi phục thành vẻ hoang vu vứt bỏ trống trải ban đầu.

Dường như chưa từng có bất kỳ sinh linh gì xuất hiện.

Bắc Địa.

Trong tầm mắt một mảnh trắng ngần, vô biên vô hạn.

Băng tuyết tích lũy không biết bao nhiêu năm, bao bọc một khoảng thiên địa quỳnh ngọc.

Trong mênh mông óng ánh, mặt đất đột nhiên chấn động, trong hư không gió mạnh loạn múa, tuyết trắng cuồn cuộn ầm vang đổ sụp!

Trong tiếng động kinh thiên động địa, một cánh cửa ra vào cao ngất ầm vang dâng lên.

Khí tức nguyền rủa như biển giận sóng to, cuồn cuộn tiêu tán ra bốn phương tâm hướng.

Trong gió tuyết gào thét, đầu tiên là thể xác Tranh, Phỉ, Tu Xà bay ra từ bên trong.

Ngay sau đó, là từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, thanh khí bồng bềnh, hành cung huyết sắc, lầu nhỏ bạch cốt, thủy tạ da người, tế đàn cốt nhục cùng đủ loại pháp bảo ma uy ngập trời.

Rất nhiều pháp bảo khí tức cường đại vây quanh một cỗ huyết kiệu hoa mỹ như chúng tinh phủng nguyệt, ầm vang hiện ra.

Phía sau là hai tòa vương tọa treo lủng lẳng giữa vòm trời, phía trên vương tọa, bóng người lắc lư, khí tức u lãnh sâm nhiên, âm khí nặng nề.

Ngay sau đó, bóng dáng to lớn đi ra từ trong cửa ra vào che trời, Long Bá Chiến Vương ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua rất nhiều dụng cụ phi hành lơ lửng trước mặt, cùng những Đại Thừa khác nhìn về nơi xa.

Núi tuyết so le uốn lượn như màn, như chen chúc, lại như ôm một mảnh kỳ quái óng ánh trong ngực.

Tình cảnh kia như mộng như ảo, không thể miêu tả, không thể hình dung cũng không thể nhớ kỹ.

Tình cảnh khó mà tính toán, năm tháng, cảm xúc... Lấy tốc độ vô cùng nhanh sáng tắt trôi qua, biến ảo ngàn vạn trong đó.

Nó yên tĩnh như chết, bông tuyết bay vào trong, tiếng tuyết rơi rõ ràng lọt vào tai.

Trông như vô cùng yếu ớt, như một bọt biển ngẫu nhiên xuất hiện, gió nhẹ quét qua đã phá diệt, lại đã tồn tại ở nơi đây không biết bao nhiêu thời gian.

Năm tháng cuồn cuộn, vô số kinh tài tuyệt diễm vẫn lạc, nơi kỳ quái này lại vẫn dùng dáng về thoi thóp, lưu truyền từ tuyên cổ đến nay.

Ánh sáng như lưu ly, như tràn đầy sự dụ dỗ cực hạn, dường như chỉ cần đi vào trong đó là có thể hoàn thành tất cả tâm nguyện trong đời mình.

Dường như nó là tiên giới, nó là thiên đạo, nó là tất cả...

Đây là Phù Sinh cảnh!

Nhìn qua Phù Sinh cảnh không ngừng tản ra khí tức mê hoặc trước mặt, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức thôi động huyết kiệu phi độn vào trong đó.

Tất cả Đại Thừa khác lập tức hoặc thôi động pháp bảo, hoặc thi triển độn pháp, hoặc bước nhanh... Nhao nhao đuổi theo.

Nhìn từ vòm trời, mặt đất thuần trắng như bay lên bụi mù, cuồn cuộn như trụ, thẳng vào mây xanh.

Vô số tuyết cát bay vút lên, dưới cơn gió mạnh khuấy động gào thét càn quét, dẫn động dãy núi tuyết lở, tiếng động ầm vang chấn động càn khôn, sương tuyết góp nhặt không biết bao nhiêu năm tháng như sông rộng chảy xuôi, cuồn cuộn mênh mông, tung hoành giữa thung lũng núi non.

Tình cảnh to lớn này như một mũi tên, lấy một cỗ huyết kiệu hoa mỹ làm bó tên, dấy lên sóng lớn ngập trời, sau một thời gian dài dằng dặc lại một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh lâu dài ở Bắc Địa.

Trông Phù Sinh cảnh như gần ngay trước mắt nhưng rất nhiều Đại Thừa độn hành thật lâu, từ đầu đến cuối khoảng cách với nó lại không thay đổi.

Trong huyết kiệu, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, không hề thấy bất ngờ.

Không gian xung quanh Phù Sinh cảnh vẫn có vấn đề, có khi trông cách xa vạn dặm, lại chớp mắt có thể đụng vào; có khi như gần trong gang tấc, lại xa không thể sờ.

Trong loại tình huống này, hiển nhiên là cái sau.

Hắn tâm niệm vừa động, trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc giản mới chế.

Đây là danh sách mà "Phục Cùng" vừa đưa tới, bên trong ghi lại thân phận, tôn hiệu, tính tình cùng một ít giới thiệu sự tích của tất cả tu sĩ trong chuyến này.

Nếu Bùi Lăng giống với tu sĩ bình thường, hao tốn ít nhất mấy ngàn năm mới tu luyện tới Đại Thừa kỳ, vậy hắn chắc chắn nhận biết toàn bộ nhân vật có chút mặt mũi trong Bàn Nhai giới, hơn nữa còn có thể hiểu rõ, tất nhiên không cần cái gọi là danh sách này.

Chỉ có điều, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, hiện tại ngoại trừ Đại Thừa trong tông môn của mình, Đại Thừa của tám môn phái lớn khác, tính toán đâu ra đấy người có nhận biết cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Lần này cùng nhau đối phó ván cờ phù sinh, trước tiên cần phải biết rõ mọi người trước một bước...

Phù Sinh kỳ cục lần này, Trọng Minh tông tính cả hắn có tất cả năm vị Đại Thừa.

Thiên Sinh giáo là tám vị, bốn nam bốn nữ, theo thứ tự là "Chân Đô": "Chúc Y": "Linh Chất": "Cư Vũ": "Quy Điềm": "Tuy Doanh", "Hàm Khế": "Thừa Thiên", đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

Luân Hồi tháp là năm vị Đại Thừa, theo thứ tự là "Vĩnh Diệt", "Trưởng Tụy": "Phong Biệt": "Phục Ly': "Phi Vinh", trong năm vị chỉ có một vị nữ tu là "Phong Biệt", đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

Tứ tông ma đạo, Vô Thủy sơn trang có số lượng Đại Thừa nhiều nhất, khoảng chín vị, theo thứ tự là "Thùy Vũ": "Túc Cấp", 'Hồn Nghỉ": "Mông Di": "Vô La": "Hiên Nghiễm": "Viên Nha": "Thuần Kiền": "Nguyên Hóa".

Chương 2649: Hạ cờ Thiên Nguyên

Trong đó "Thùy Vũ" là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp, người khác đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

Một phương chính đạo, Cửu Nghi sơn có tám vị Đại Thừa, theo thứ tự là "Tượng Tái": "Thế Vị": "Điều Chu": "Phiếm Khoát": "Tình La": "Thanh Nhung": "Ly Đình" cùng "Phong Lạc".

Ngoại trừ "Tượng Tái" là sáu mươi bốn kiếp, những người còn lại đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

"Tình La": "Thanh Nhung" là nữ tu, những người còn lại đều là nam tu.

Lưu Lam hoàng triều là sáu vị Đại Thừa, tôn hiệu là "Thương Hưng": "Kiệm Thứ": "Tuyên Hạt": "Tương Dã": "Chiêu Dung": "Điển Huệ), trong sáu vị Thái Thượng Hoàng chỉ có một vị là Nữ Đế, tôn hiệu là "Điển Huệ", đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

Tố Chân Thiên là bảy vị Đại Thừa, tôn hiệu là "Diễm Tễ": "Không Mông": "Mặc Côi": "Xước Dụ": "Đàn Liễm": "Tiêu Ý": "Trám Đại", toàn bộ đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

Chuyến này, Yến Tê thành có bảy vị Đại Thừa, theo thứ tự là "Trúc Thất": "Tử Tắc": "Xuyên Đan": "Tĩnh Nhung": "Khuynh Cổ, "Hồng Tinh": "Tuyệt Mạch", đều là nam tu, cũng là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

Hàn Ẩm Kiếm tông thì có đến tám vị Đại Thừa: "Cô Miểu" cầm đầu là sáu mươi bốn kiếp, còn lại đều là bốn mươi chín kiếp, theo thứ tự là "Hoành Thu): "Tham Duật": "Oanh Nham': "Anh Huy": "Từ Dạ): "Đinh Vũ": "Ngọa Tiêu", trong đó "Anh Huy): "Từ Dạ": "Đinh Vũ" là nữ tu, những người còn lại là nam tu.

Chín môn phái lớn, tất cả Đại Thừa cộng lại, tính cả Bùi Lăng tổng cộng có sáu mươi ba người.

Trong đó Trọng Minh tông và Luân Hồi tháp có ít người nhất, vốn toàn bộ số người trong tông môn Luân Hồi tháp là ít nhất trong chín tông. Trong ván cờ lần trước nữa của "Hằng Tà" tổ sư, Trọng Minh tông đã hao tổn tổ sư quá nhiều...

Ngoại trừ ba vị Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp kia, Đại Thừa bốn mươi chín kiếp khác đều có rất nhiều sự tích huy hoàng.

Mỗi một vị Đại Thừa đều từng kinh diễm nhất thời, uy phong bát phương, là thiên kiêu chói mắt nhất một thời, là bóng tối tuyệt vọng nhất cùng thế hệ.

Chỉ là sau khi tu vi đạt tới Độ Kiếp kỳ, những tổ sư này cũng bắt đầu bế quan trong bí địa tông môn, hoặc đi vực ngoại hư không độ đạo kiếp, hoặc giấu giếm thân phận cất bước thiên hạ... Trải qua nhiều đời người, năm tháng trôi qua, thời gian dần trôi qua, còn nhớ rõ những tổ sư đã từng danh khắp thiên hạ này, ngoại trừ điển tịch các tông, chỉ có sự tồn tại giống vậy...

Sau khi ghi nhớ tất cả tôn hiệu trong ngọc giản, Bùi Lăng thu hồi ngọc giản, đúng lúc này một đoàn ánh sáng chói mắt như lưu ly, như băng tuyết, như ảo cảnh... Yên tĩnh hiện ra trước mặt bọn họ.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, cuối cùng đã tới Phù Sinh cảnh!

Hắn lập tức đứng dậy, đi ra huyết kiệu.

Tất cả Đại Thừa trong hư không quanh hắn cũng đi ra khỏi pháp bảo phi hành theo, thu hồi lầu các đầy trời, đứng yên sau lưng hắn.

Bùi Lăng không nhiều lời, trực tiếp bước ra một bước, bước vào Phù Sinh cảnh.

Tu sĩ, dị tộc, yêu tộc... Lập tức đuổi theo!

Ngay lúc toàn bộ người đến ván cờ lần này tiến vào Phù Sinh cảnh, toàn bộ sinh linh Bàn Nhai giới đều ngẩn ngơ, trong nháy mắt bọn họ như quên đi cái gì đó, lại như không để ý đến cái gì.

Vô số vết tích đều bị năm tháng quét sạch sành sanh!

Phù Sinh cảnh.

Vừa bước vào trong đó, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi.

Một căn tiểu viện nhà nông cũ nát, trong viện được dọn dẹp đến nhẹ nhàng khoan khoái, một phụ nhân hai mươi mấy tuổi, sắc mặt vàng như nến, khép vạt áo ngồi dưới mái hiên, một cái mẹt đặt trên đầu gối, đang cúi đầu may vá một cái áo ngoài của nam tử mới đến tám phần.

Xung quanh thả rông một ít gà vịt, đi tới đi lui trên đất bùn, thỉnh thoảng phát ra tiếng ồn ào "khanh khách": "cạc cạc".

Phụ nhân trâm mộc búi tóc, bên cạnh có một cái nôi suýt bị nàng che khuất hoàn toàn, phía trên che kín chăn Bách gia, mơ hồ có thể thấy hình dáng một hài tử.

Nàng vừa thêu thùa, vừa đứt quãng ngâm nga một tiểu khúc quê hương, dường như đang dỗ hài tử.

Dỗ một lúc, phụ nhân ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt khá thanh tú, đưa tay giơ cái áo ngoài lên, dựa vào ánh sáng cẩn thận kiểm tra đường may, mỉm cười từ ái, êm ái nói: "Ngươi đừng làm loạn, đợi đến tối phụ thân về, sẽ cho ngươi ăn kẹo."

Tình cảnh này hơi có về năm tháng tĩnh lặng, trong mắt một đám Đại Thừa, phụ nhân đã sớm là một đoàn chấp niệm, kim khâu trong tay được chế từ oán niệm, áo ngoài lại là một bộ da người nam tử trưởng thành nhân quả cực sâu.

Gà vịt đều là "Pháp" vô cùng hỗn loạn biến thành, cả người anh hài đen nhánh, môi lộ răng nanh, lại là một bộ thuần túy ngưng tụ từ hận ý.

Toàn bộ tiểu viện âm u rét lạnh như luyện ngục.

Nhìn qua tình cảnh tà dị kinh khủng này, sắc mặt Bùi Lăng không hề thay đổi.

Đây là một cọc "quỷ dị", từ rất nhiều "Pháp" hỗn loạn cưỡng ép hỗn hợp thành.

Cực kỳ nguy hiểm với tu sĩ cấp thấp.

Nhưng chỉ cần tu vi đến cảnh giới Phản Hư, Hợp Đạo, có thực lực tiến hành cẩn thận thăm dò phân tích "Pháp", thậm chí trực tiếp dùng pháp tắc chống lại "Pháp" trong "Quỷ dị"...

Bây giờ, người ở nơi này tu vi thấp nhất cũng là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp.

Vì vậy không ai đặt cọc "quỷ dị" này trong mắt.

Bùi Lăng bình tĩnh đi về phía trước, tất cả mọi thứ trong "quỷ dị"

không hề phát hiện hắn tiến vào, mặc cho hắn đi thẳng qua.

Chương 2650: Hạ cờ Thiên Nguyên (2)

Các Đại Thừa khác cũng không để ý đến "quỷ dị", đi theo sau lưng Bùi Lăng, sải bước xuyên qua cọc "quỷ dị" này.

Nhưng không giống với Bùi Lăng, phụ nhân kia lập tức quay đầu nhìn về phía Đại Thừa khác, lại có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

Toàn bộ mảnh "quỷ dị" này lập tức tiến hành ăn mòn mấy Đại Thừa, chỉ có điều lực lượng "quỷ dị" đều bị pháp tắc ngăn lại, mặc cho nó liên tục muốn giữ những sinh linh này lại, cũng như kiến càng lay cây, không có chút tác dụng nào.

Chẳng mấy chốc, một nhóm Đại Thừa xuyên qua cọc "quỷ dị"

này, lại tới một khu rừng rậm.

Rừng rậm cành lá rậm rạp, đầu cành xanh biếc nở rộ đóa đóa đỏ hồng, một tòa nhà tranh tạm thời dựng trong rừng, một đôi hài đồng dáng về năm sáu tuổi ngồi trong lư, một nam một nữ vẻ ngoài ngọc tuyết đáng yêu, vẻ mặt lại hơi sợ hãi, đang ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Trong khu rừng này, Đại Thừa nhìn chằm chằm lại không có chút bí mật nào.

Cỏ cây rậm rạp đều được di cốt trùng điệp trong lòng đất tẩm bổ thành, tất cả hài cốt đều còn nhỏ bé yếu ớt, chưa trưởng thành, nó sinh động như thật nhưng trên bản chất lại là từng đoàn chấp niệm vô cùng dày đặc, không được thực hiện...

Hoa cỏ màu sắc đỏ hồng tươi đẹp, chính là căm hận thuần túy tràn ra.

Khuôn mặt hài đồng như ngọc tuyết đáng yêu lại xanh biếc, vết tím xanh lít nha lít nhít, thể xác đã sớm hư thối, giòi bọ mập trắng bò vào leo ra trong từng cửa hang, thỉnh thoảng rơi trên mặt đất, ngọ nguậy tiếp tục bò đến mu bàn chân... Hài đồng cũng là chấp niệm biến thành, giòi bọ lại là việc đời cản trở...

Đây cũng là một cọc "quỷ dị": "Pháp" trong đó càng hỗn loạn hơn cái thứ nhất.

Mức độ nguy hiểm của nó cũng tăng lên rất nhiều.

Nhưng đối với rất nhiều Đại Thừa ở đây, vẫn như không thấy, tiến quân thần tốc.

Lúc này, Bùi Lăng không ngừng bước chân, chợt bình tĩnh nói:

"Dường như nơi này đã không phải thời không ban đầu."

Cửu Nghi sơn "Tượng Tái" nói: "Nơi này là năm tháng quá khứ."

"Phù Sinh kỳ cục nằm ở giao giới năm tháng quá khứ và thời không hiện thời."

"Hiện tại chúng ta tùy tiện lựa chọn một phương hướng đi thẳng, cuối cùng đều gặp phải ván cờ."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc trước hắn ở trong Bồng Doanh quan cũng là như thế... Hệ thống uỷ thác tự động tìm đường, lúc trở về thời không bình thường là lần thứ nhất gặp bàn cờ kia...

Đương nhiên, nếu lúc đó không có hệ thống, hắn căn bản sẽ không đi nhầm vào năm tháng quá khứ...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một việc, lần thứ nhất hắn tu luyện môn tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này, hệ thống không kiểm tra đến vị tiên nhân hạ giới kia.

Ngay từ đầu hắn còn tưởng vị tiên nhân kia đã bị Chân Tiên thôn phệ.

Nhưng lần cuối cùng giao thủ với Tâm Mộc lại có thể mượn dùng thân phận vị tiên nhân kia, ngăn cản điệu múa đồ đằng của Tâm Mộc...

Lúc ấy vị tiên nhân kia còn chưa vẫn lạc, chỉ là biến mất khỏi Bàn Nhai giới một đoạn thời gian!

Còn có thể né qua kiểm tra của hệ thống... Rất có thể đối phương đã trốn vào năm tháng quá khứt Bây giờ vị tiên nhân kia đang ở Phù Sinh cảnh!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng khẽ cau mày, nếu hiện tại gặp gỡ vị tiên nhân kia, đối phương chắc chắn sẽ ra tay với hắn.

Thế nhưng, tiên không giao tiếp cùng phàm, chỉ cần vị tiên nhân kia không muốn làm trái thiên cương, chắc chắn sẽ không ra tay với Đại Thừa khác.

Nếu một đối một... Hắn không sợ đối phương!

Dù sao, nếu thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, lúc ấy sẽ không bị Tâm Mộc rút đi ba đầu pháp tắc...

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Bùi Lăng khôi phục lại sự bình tĩnh nhưng cũng không hề có ý khinh địch, trong lòng lại âm thầm đề phòng.

Sau đó, hắn dẫn theo một đám Đại Thừa đi thẳng một đường, ven đường đủ loại "quỷ dị" rực rố muôn màu, có thảm kịch nhân gian, có yêu hận hồng trần, có bi thương thế đạo, có sư môn bất hạnh, có sai lầm vô tri...

Thả bất kỳ cái gì trong những "quỷ dị" này ra ngoại giới, đều khiến chín tông chấn động, cần báo cáo Tông Chủ, phái ra trưởng lão đầy đủ tu vi xử lý, nhưng ở trong Phù Sinh cảnh, những cái này chỉ là tình cảnh tầm thường nhất.

Dần dần, bọn họ gặp phải "quỷ dị" càng ngày càng mạnh, có vài "quỷ dị" đặc thù, cho dù là tu sĩ Phản Hư kỳ, Hợp Đạo kỳ, một khi rơi vào trong đó, e rằng cũng phải mê đảo.

Nhưng ở trước mặt những sự tồn tại đều là đỉnh phong giới này, vẫn không chịu ảnh hưởng chút nào.

Lại là Hàn Âm Kiếm tông "Cô Miểu" Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp bình thản nói: "Càng đến gần ván cờ, quỷ dị càng mạnh"

"Có lẽ Phù Sinh kỳ cục đã không xa."

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, cho tới lúc này, hắn đều không phát hiện bất kỳ tung tích nào của vị tiên nhân kia.

Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy rất nghi ngờ... Vị tiên nhân kia đã rời khỏi Phù Sinh cảnh?

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng lại xuyên qua một cọc "quỷ dị" vô cùng kinh khủng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, kỳ quái và máu tanh lạnh lẽo đều tan thành mây khói, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một tòa thanh nhai tràn đầy nét cổ xưa.

Trên sườn núi thanh tùng lồng lộng, cành lá chập trùng như dãy núi, bao trùm sườn núi nguy hiểm.

Chương 2651: Vào ván cờ phù sinh

Phía dưới tán tùng có một cái bàn đá, trên đó điêu khắc đường vân tung hoành, chính là một bàn cờ!

Lúc này, phía trên bàn cờ trống rỗng không có bất kỳ quân cờ gì, mỗi bên của bàn cờ có một cái bình gốm đậy kín cái nắp, hình như là quân cờ.

Hai bên bàn đá đều có một cái băng ghế đá, trên ghế không có một ai, không có bất kỳ bóng dáng gì.

Thấy "Cựu" không có ở đây, tất cả Đại Thừa đều khẽ giật mình.

Nhưng ngay sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh bàn cờ.

Hắn ta mặc áo bào đen che kín thân thể, mũ trùm ép đến dưới cằm, đầu cúi xuống, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt hắn ta, quanh người tản ra uy áp cuồn cuộn như kinh khủng, tai ương, quỷ quyệt, quái đản... Giữa cả thiên địa đều ngưng tụ một thân!

Cùng lúc đó, phía trên bàn cờ hiện ra từng quân cờ đen, trong chớp mắt cờ đen đã thưa thớt thành trận, lại không có bất kỳ cờ trắng gì xuất hiện.

"Cựu" chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như điện nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói ầm vang: "Ngươi trước!"

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng lập tức xuất hiện trên băng ghế đá đối diện bàn cờ.

Trong lòng hắn hoảng hốt, vị "Cựu" này còn mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cũng nghiêm túc, trực tiếp lấy ra một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, nhanh chóng truyền âm cho một đám Đại Thừa sau lưng hỏi: "Hạ nơi nào?"

"Hoài Phố": "Không Mông": "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miều", "Vong", Long Bá Chiến Vương và Tranh đã vây quanh nhìn ván cờ, ba vị Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp đồng thanh truyền âm trả lời:

"Hạ cờ Thiên Nguyên!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức đặt cờ trắng vào chỗ Thiên Nguyên.

Trong chốc lát, cảnh tượng xung quanh ầm vang vỡ nát!

Vô số mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống như một cơn mưa to kỳ quái.

Thời gian như dừng lại ở thời khắc này.

Lúc này: "Cựu" lấy ra một quân cờ đen từ trong hộp cờ, cũng đặt xuống bàn cờ.

Bùi Lăng không hành động gì nữa: "Thùy Vũ" đứng bên cạnh lại đưa tay, lấy ra một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, giúp hắn đặt vào một vị trí ở trên bàn cờ.

"Cựu" không nói một lời, lại lấy ra một quân cờ đen đặt vào bàn cờ.

Ngay sau đó: "Tượng Tái" cũng lấy ra một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, đặt vào một vị trí nào đó trên bàn cờ thay Bùi Lăng.

"Cựu" lại lấy ra cờ đen, bình tĩnh hạ cờ.

Sau đó: "Cô Miểu" cũng tiến lên, hạ một quân cờ trắng thay Bùi Lăng.

Cạch, cạch, cạch...

Cờ đen và cờ trắng lần lượt đặt xuống, gió dừng tùng yên, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, như là một cây cung chậm rãi kéo căng.

Lúc này tất cả Đại Thừa đều đêm không chợp mắt nhìn bàn cờ, vẻ mặt nghiêm nghị.

Phù Sinh kỳ cục này, dù kỳ nghệ cao siêu đến mức nào đều là tử cục!

Mấu chốt chân chính không quan tâm kỳ nghệ cao thấp, mà là chín vị trí đầu không thể bị ăn!

Còn lại, phải xem thực lực của người dẫn đường và người đi theo...

Bởi vậy, hiện tại tất cả người đi theo Đại Thừa hạ cờ, đều chọn xung quanh Thiên Nguyên ít cờ đen nhất...

Chẳng mấy chốc, chín cờ trắng đã hạ xong, tất cả người đi theo hoàn thành hạ cờ.

Ngay chớp mắt một quân cờ trắng cuối cùng vào bàn cờ, bóng dáng chín người lập tức biến mất: "Cựu" đang muốn tiếp tục hạ cờ, cũng dừng lại động tác trong nháy mắt.

Người xem còn sót lại lập tức vây quanh bàn cờ, bắt đầu quan sát trận Phù Sinh kỳ cục này!

Cùng lúc đó, sườn núi vắng vẻ tùng nguy nga, gió rơi ngàn châm, trong tiếng rả rích một cái bàn đá khắc hoạ thành bàn cờ yên tĩnh đứng sừng sững dưới cành tùng, xung quanh trống trơn tự nhiên, không có nửa đường bóng người.

Bỗng nhiên, một bóng người hoàn mỹ đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn cờ.

Vẻ ngoài cử chỉ của hắn ta không thể hình dung, hoàn mỹ vô khuyết như không phải phương thế giới này có thể có, chính là vị tiên nhân hạ giới mà đến kia!

Hạ xong Phù Sinh kỳ cục, tiên nhân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bàn cờ.

Trên băng ghế đá không có một ai.

Tiên nhân thầm nhẹ gật đầu, hắn ta đã về năm tháng bình thường!

Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức đứng dậy.

Phù Sinh kỳ cục sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cộng thêm một ván này, hắn ta đã liên tục hạ sáu ván cờ...

Không, hẳn là bảy ván!

Trước đó hắn truy tìm khí tức Vĩnh Dạ hoang mạc Đọa Tiên, cũng hạ một bàn Phù Sinh kỳ cục trong một cọc "quỷ dị" địa giới Cửu Nghi sơn ở phương thế giới này.

Nếu hiện tại lại bị kéo vào ván cờ, cho dù hắn ta là tiên nhân cũng sẽ rất khó giải quyết!

Lúc tiên nhân suy nghĩ, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào một mảnh băng thiên tuyết địa trắng ngần, xung quanh núi non đẹp đẽ chập trùng như sóng cả, tuyết đọng đổ sụp tung hoành chảy xuôi, đỉnh núi lộ ra màu vàng đen hiếm thấy.

Ở sau lưng hắn ta, dãy núi vây quanh một mảnh kỳ quái óng ánh, bên trong vô số trận cảnh, năm tháng, người và việc lóe lên liền biến mất, thiên biến vạn hóa quái đản lại quỷ dị.

Chính là Phù Sinh cảnh!

Vừa rời khỏi Phù Sinh cảnh, tiên nhân lập tức quay đầu nhìn về Thanh Yếu sơn.

Hắn ta nhanh chóng nhận ra, Tầm Mộc đã vẫn lạc, yêu tộc đang đứng tân chủ...

Tiên nhân nhướn mày nhưng trong chốc lát cũng không rảnh quan tâm Tầm Mộc chiến bại, lần trước hắn ta bị bóc ra ba đầu pháp tắc, lại đã không còn ở Thanh Yếu sơn!

Chương 2652: Vào ván cờ phù sinh (2)

Ba đầu pháp tắc kia, có một đầu là tiên chức trao cho hắn, còn có một đầu là nhận lấy lúc đoạt được nhiệm vụ hạ giới lần này, tuyệt đối không được làm mất!

Đã không ở Thanh Yếu sơn, vậy chắc chắn ở trên người tên Đọa Tiên kia!

Ánh mắt tiên nhân lập tức đảo qua toàn bộ thiên hạ trùng điệp.

Chẳng mấy chốc, hắn ta nhìn toàn bộ địa giới chín tông và U Tố mộ một lần, không hề thấy tung tích của Bùi Lăng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Dạ hoang mạc, lại bị bóng tối trùng điệp cách trở, không nhìn thấy tình hình bên trong.

Vẻ mặt tiên nhân lập tức vô cùng nghiêm nghị, có thể ngăn cản hắn ta kiểm tra, vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc đã đến sắp ranh giới xông phá phong ấn!

Thế nhưng, hiện tại không có đầu pháp tắc phong ấn Đọa Tiên kia, hắn ta rất khó làm gì đối phương!

Hiện tại bày ở trước mặt hắn ta chỉ có hai con đường: Thứ nhất là cầu viện thượng giới; thứ hai là tìm về ba đầu pháp tắc bị bóc ra kia, lại đi phong ấn Đọa Tiên!

Nếu lựa chọn cái trước, nhiệm vụ lần này của hắn ta sẽ thất bại, hơn nữa bị mất pháp tắc tiên chức, pháp tắc nhiệm vụ, chắc chắn tiếp theo sẽ bị cách đi tiên chức!

Mà cái sau...

Chọn cái saut Trước tiên tìm về ba đầu pháp tắc kia, lại giải quyết vị Đọa Tiên trọng tu kia, sau đó đến Vĩnh Dạ hoang mạc phong ấn tên Đọa Tiên sắp thoát khỏi vòng vây!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiên nhân đã nhìn toàn bộ Bàn Nhai giới và phụ cận vực ngoại hư không một lần, lại không tìm được tung tích của Bùi Lăng và ba đầu pháp tắc kia.

Ngoại trừ cái đó ra, cũng không thấy toàn bộ tu sĩ Đại Thừa kỳ Bàn Nhai giới!

Tiên nhân lập tức quay đầu nhìn về phía Phù Sinh cảnh sau lưng, chỉ có Phù Sinh kỳ cục mới có thể hấp dẫn Đại Thừa cả giới!

Vị Đọa Tiên kia cùng tất cả Đại Thừa khác đang ở Phù Sinh cảnh!

Mặc dù hắn ta vừa đi ra từ Phù Sinh cảnh, nhưng vì vị trí năm tháng của đôi bên khác biệt, vì vậy đôi bên căn bản không chạm mặt!

Nhận ra điều ấy, tiên nhân không do dự, lúc này lại bước vào Phù Sinh cảnh.

Hắn ta bước ra một bước, trong nháy mắt tiến vào Phù Sinh cảnh.

Nông gia tiểu viện, rừng rậm nở đầy đóa hoa màu đỏ, khuê các giăng đèn kết hoa, nhà tranh trong núi sâu, đống lửa bên mép nước... Từng cọc "quỷ dị" liên tiếp xuất hiện, tiên nhân trực tiếp đi xuyên qua từ bên trong, không có bất kỳ "quỷ dị" gì có thể phát hiện hắn ta.

Sau một lát, tiên nhân lại đi đến bên cạnh bàn cờ trên sườn núi vắng, nhưng khác với bàn cờ mà hắn ta thấy trước đó, lúc này Đại Thừa phương thế giới này vây đầy xung quanh bàn cờ!

Không có vị Đọa Tiên kia... Phù Sinh kỷ cục đã mở rat Vẻ mặt tiên nhân không thay đổi, liếc nhìn tất cả Đại Thừa, lúc này đi về phía đám Đại Thừa Vô Thủy sơn trang kia, cùng lúc đó thân hình biến ảo, vẻ hoàn mỹ quanh người đã thu liễm lại.

Lúc này, chỉ thấy ván cờ đã chính thức bắt đầu, tên Đại Thừa Thiên Sinh giáo tên là "Chân Đô" kia tiếng nói trong sáng: "Nhóm chín người đi theo đầu tiên không có người Thánh giáo."

"Tiếp theo, nếu có quân cờ vẫn lạc, sẽ đến lượt Thánh giáo ta!"

Tiếng nói vừa dứt, Đại Thừa Yến Tê thành "Trúc Thất" đứng ở vị trí phía trước nhất lập tức trầm giọng nói: "Yến Tê thành cũng không có người đi theo."

"Tiếp theo, nên đến lượt Yến Tê thành ta!"

Đôi bên cách không nhìn nhau, đều ánh mắt sắc bén, ý chí kiên định, chỉ một thoáng đã giương cung bạt kiếm.

Thấy thế, Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt" lập tức đứng ra khuyên giải:

"Điều này đơn giản, Thánh giáo và Yến Tê thành đã không chịu nhượng bộ, hiện tại cứ làm một trận chiến sinh tử, ai còn sống sẽ để người đó đi vào tiếp theo!"

Đại Thừa Vô Thủy sơn trang dù bận vẫn ung dung nhìn tình cảnh này: "Túc Cấp" thản nhiên mở miệng nói: "Tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng, cho dù có con đường thành tiên, phía dưới đạo tâm bị long đong, cuối cùng cũng tốn công vô ích."

"Dù phương huyễn cảnh này thay đổi thế nào, cuối cùng danh ngạch trở về thượng giới chỉ là vật sở hữu của Tiên Đế chúng ta"

"Cứ để tiểu tông huyễn cảnh các ngươi đi đầu, cũng chỉ là thêm trò cười mà thôi."

"Hồn Nghi" khẽ gật đầu, nói: "Năm tháng huyễn cảnh lâu không biến hóa"

"Bây giờ sắp trở về, cứ để đám tiên hạ đẳng ngươi tranh ta đấu một phen, cũng coi như trò chuyện giải buồn"

"Mông Di" thở dài: "Sau khi chúng ta lâm trần, thời thời khắc khắc nhắc nhở những tiên hạ đẳng này về chân tướng phương thế giới này. Nhưng người đời vô tri, cho tới bây giờ đều coi thường, thậm chí tự nghĩ chúng ta điên... Bây giờ sắp trở về, cho dù hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đã trễ."

"Bây giờ lại tranh đoạt thứ tự có ý nghĩa gì?"

Đại Thừa Lưu Lam hoàng triều "Thương Hưng" khẽ nhíu mày, nói: "Triều ta cũng không có người đi theo, tiếp theo nếu có chỗ trống, triều ta cũng có phần!"

"Phục Cùng" thản nhiên nói: "Người dẫn đường lần này đi ra từ Thánh tông ta, ván cờ có thể mở ra nhanh như vậy đều do công người dẫn đường."

Chương 2653: Hồng hoang!

"Thánh tông và người dẫn đường tình thầm nghĩa trọng, tám người đi theo chỉ có một người là người Thánh tông ta, sao xứng với đại nhân quả giữa Thánh tông và người dẫn đường?"

"Tiếp theo nếu cần người xem vào cờ, nên chọn lựa người Thánh tông ta đầu tiên!"

Đại Thừa chín môn phái lớn ngươi một lời ta một câu, tự tranh đoạt danh ngạch cho tông môn mình, nhưng không ai thật sự có ý ra tay.

Dù sao, hiện tại ván cờ vừa bắt đầu, chỉ đến lúc thật sự không đủ danh ngạch, mới có thể tiến thêm một bước xung đột!

Cùng lúc đó: "Họa", Phi, Tu Xà không nói một lời đứng ngoài cùng quan sát ván cờ.

Tiên nhân cũng đứng trong đám người, yên lặng nhìn ván cờ dang dở trước mặt.

Cộc!

Quân cờ rơi xuống giòn vang như hồng chung đại lữ, ầm ầm vang lên!

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bản thân đang đứng trong một sơn cốc.

Dãy núi quanh người cao ngất xinh đẹp, một con sông rộng uốn lượn ra từ trong núi, thế nước to lớn sôi trào mãnh liệt, giữa sóng cả có rất nhiều Thủy tộc quái đản, khuôn mặt dữ tợn đang theo sóng mà đi.

Bên bờ sông hoa thơm cỏ lạ rực rố muôn màu, linh cơ tràn trề như đại dương mênh mông hoành hành ngang ngược, nhét đầy toàn bộ thiên địa.

Hắn chưa từng thấy mảnh sơn thủy này! Cũng chưa từng cảm nhận!

So sánh với sông núi cỏ cây Bàn Nhai giới, phương thiên địa này có một loại cảm giác dã man, hung thần đập vào mặt.

Như là hung thú man hoang chưa từng bị thuần phục, mỗi một hạt cát bụi, mỗi một mảnh cây cỏ đều tràn đầy sự bài xích và ác ý thuần túy!

Loại cảm giác này, Bùi Lăng đột nhiên nhớ tới lúc chiến đấu với Tâm Mộc, di tích Ngu Uyên đã từng cho hắn sự bài xích tương tự, chỉ có điều còn lâu mới tươi sáng và dày đặc như giờ phút này.

Nơi đây đã là Hồng Hoang!

Thượng cổ lại xuất hiện, ngoại trừ sinh cơ và linh khí mạnh mẽ khiến người khác ghé mắt, không có bất kỳ chỗ cổ quái gì.

Chỉ có thời gian như dừng lại, tất cả quanh hắn đã dừng lại bất động.

Bùi Lăng nhìn quanh, đã thấy tám người đi theo khác cũng giống như hắn, đang nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Trên bàn đá trước mặt bọn họ, quân cờ đen trắng thưa thớt, cả bàn cơ đang lẳng lặng hiện ra.

Một bóng dáng mờ mịt ngồi đối diện bàn cờ, trên người hắn ta khoác áo bào trắng, bào phục kia như mây khói, biến ảo mờ mịt, lưu chuyển như nước.

Giống với "Cựu", mũ trùm của vị này cũng rủ xuống dưới cằm, che đậy khuôn mặt, không nhìn thấy chút về ngoài nào.

Trên dưới cả người hắn ta tràn đầy sự không biết, thâm thúy, lơ lửng không cố định... Như một đoàn sương mù to lớn sụp đổ mà thành, không thể đo lường...

Phía trên bàn cờ, quân cờ đen trắng lặng yên thay đổi.

Vừa rồi là một phương Bùi Lăng cầm cờ trắng: "Cựu" cầm cờ đen, nhưng bây giờ lại trở thành một phương Bùi Lăng mới là cờ đen, người ngồi đối diện bàn cờ lại là cờ trắng.

Vị trí toàn bộ quân cờ trắng không hề khác lúc bọn họ hạ cờ!

Bùi Lăng lập tức biết đây là một vị tiên khác trong song tiên đánh cờ!

Lúc này, tên tiên nhân kia ngẩng đầu, tiếng nói mờ mịt: "Ván cờ phù sinh, thời gian tự tại!"

Tiếng nói vừa dứt, năm tháng xung quanh như là dòng nước tích lũy đã lâu, bị rút lấy miệng cống ngăn cản, lập tức bắt đầu chảy xuôi bình thường.

Dã man, hung hãn, thô kệch... Khí tức hồng hoang ầm vang nhào đến!

Trong nháy mắt, tất cả Đại Thừa lập tức có một loại cảm giác ngạt thở như ngâm nước.

Phía trên bàn cờ trước mặt bọn họ, trong chớp mắt tràn ngập sương mù trắng đục, sương mù kia lơ lửng không cố định, thâm thúy khó lường, vừa xuất hiện đã tản ra bốn phương tám hướng...

"Tượng Tái" lập tức nói: "Đi nhanh!"

Ngay chớp mắt "Tượng Tái" tổ sư nhắc nhở, Bùi Lăng đã rời khỏi băng ghế đá, thoát khỏi ván cờ!

Mục đích chuyến đi này của bọn họ là thành tiên!

Không phải ván cờ thắng thua!

Bùi Lăng cầm đầu, dẫn theo tất cả người đi theo nhanh chóng rời khỏi phương địa giới này.

Long Bá Chiến Vương đi theo sau cùng, mỗi một bước của hắn ta rơi xuống đều khiến toàn bộ phương mặt đất này ầm vang chấn động, núi đá đi loạn, trút xuống như thác nước; trong sông rộng dấy lên gợn sóng, vô số giọt nước bắn tung toé, nhao nhao như mưa rào.

Thủy tộc vốn cưỡi sóng mà đi cùng sinh linh hồng hoang ẩn nấp trong cây cỏ xung quanh, nhao nhao tranh nhau tránh né, trong chốc lát chim bay thỏ đi, ngư long lặn đáy, đều đi xa.

Tất cả Đại Thừa nhân tộc đều không cảm thấy gì, Phù Sinh ván cờ bắt đầu, nơi này đã là năm tháng thời kỳ hồng hoang.

Lúc này, các ngoại tộc như dị tộc, yêu tộc xưng hùng, Long Bá Chiến Vương là dị tộc, hắn ta tạo ra tiếng động càng lớn, càng không có ngoại tộc đến đây gây rắc rối cho bọn họ.

Đây cũng là lý do thật sự có dị tộc và yêu tộc tham dự Phù Sinh kỳ cục, độ khó ván cờ lại giảm xuống!

Ngay lúc này: "Vong" đột nhiên hỏi: "Vì sao muốn rời khỏi ván cờ?"

Ánh mắt Tranh lấp lóe, cũng đi theo hỏi: "Không hạ xong cờ, cũng có thể phi thăng thành tiên?"

Long Bá Chiến Vương không mở miệng, nhưng con ngươi to lớn hơi cụp xuống, ánh mắt cũng yên tĩnh nhìn qua một đám tu sĩ nhân tộc.

Trong chín môn phái lớn, tất cả Đại Thừa đều hiểu rất rõ ràng, hiển nhiên "Vong", Tranh, Long Bá Chiến Vương hoàn toàn không biết gì cả.

Chương 2654: Long Nữ

Thấy thế, Bùi Lăng chưa mở miệng: "Hoài Phố" đã gọn gàng dứt khoát nói: "Đừng hỏi nhiều, đi theo chúng ta là được!"

Lúc nói chuyện, chín người đã rời khỏi sơn cốc này.

Trong chớp mắt bước ra khỏi thung lũng, bên ngoài là sông núi cỏ cây càng thêm cao ngất khổng lồ, linh cơ nồng nặc vượt qua sự tưởng tượng như hải dương thực chất, tranh nhau chen lấn bành trướng mãnh liệt!

Thế nhưng, điều khiến bọn họ thấy ngạc nhiên nhất lúc này, vẫn là một gốc cự mộc che trời đâm thẳng vào trời cao!

Cự mộc kia vô cùng rộng rãi, rõ ràng khoảng cách không biết mấy ngàn vạn dặm lại có thể thấy rõ, dường như đứng ở bất kỳ ngóc ngách nào trong thế giới này ngẩng đầu lên, đều có thể thấy rõ gốc cây này.

Thân cây nguy nga như cột chống trời, cao vút trong mây, cũng nối thẳng vòm trời!

Đây là... Khí tức Tâm Mộc!

Một đám người Bùi Lăng đều khẽ giật mình, bọn họ đều từng gặp Tầm Mộc sắp già ở Thanh Yếu sơn, nhưng so sánh với gốc cự mộc trước mắt, ngoại trừ khí tức tương tự, gốc cự mộc này rộng rãi to lớn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng.

Thanh Yếu sơn Tầm Mộc đối mặt với nó, có thể nói là nhỏ bé như một hạt bụi.

Đây là Tâm Mộc đang đỉnh phong ở thời kỳ hồng hoang!

Ngay chớp mắt bọn họ ngơ ngác ngắn ngủi, một cái cự trảo phủ giáp rạng rỡ, che khuất bầu trời, đột nhiên nhô ra từ trên chín tầng trời, vồ một cái về phía sáu tên nhân tộc!

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, trên mặt đất cát bay đá chạy, vô số cỏ cây, đất cát bắn tung toé như mưa, vẩy xuống nhao nhao.

Bùi Lăng cùng tám tên người đi theo lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, vào thời khắc mấu chốt lại là một đạo đao khí huyết sắc chém ngang ra, vắt ngang phương thiên địa này, chặn cự trảo!

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn về phía cự trảo, đã thấy trong nháy mắt cự trảo thu hồi một thiếu nữ mặc váy dài nền trắng dệt kim, đầu mọc sừng rồng, tay áo bồng bềnh cưỡi mây mà tới, nàng côi tư bẩm dị, nghiên tư diễm chất, hai con ngươi trong vắt, lại là một đôi mắt dọc màu vàng ròng, lúc nhìn quanh lạnh lẽo thấu xương.

Thiếu nữ mặc váy sam cẩm tú thuần trắng dệt kim, bên hông rủ xuống từng đống minh châu bên lại như lưới, bao phủ bên ngoài váy, chiếu rọi với dệt kim, hoa thải chói mắt, tóc dài vàng ròng khoác rủ xuống sau lưng, ánh sáng như ban ngày.

Khí tức của nàng hoàn mỹ, mỗi một hành động đều hoàn mỹ vô khuyết, rõ ràng là "Vô Cấu thái" chỉ tiên nhân mới có!

"Sâu kiến!" Giọng Long Nữ thanh thúy êm tai, trực tiếp chỉ một ngón tay về phía đám người Bùi Lăng...

Long Nữ váy dài bồng bềnh, dưới một ngón tay, khí kình toàn bộ phương thiên địa này như dòng nước xiết trào lên, gào thét tung hoành, ầm ầm rơi xuống.

Một đầu ngón tay trắng thuần, phóng đại, phóng đại, lại phóng đại trong mắt tất cả nhân tộc, trong chốc lát che khuất bầu trời, toàn bộ tầm mắt của bọn họ đều bị một ngón tay này nhét đây!

Lúc này, đám người Bùi Lăng như sâu kiến, một ngón tay đè xuống như không thể chống cự, không thể tránh né, không thể đối phó.

Là tiên!

Tám người đi theo đột nhiên lấy lại tinh thần, con ngươi không khỏi co rụt lại, ván cờ biểu hiện đại cát, làm sao...

Suy nghĩ chưa dừng, dù là ba vị Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp hay năm người đi theo còn lại, đôi mắt lập tức truyền ra một cảm giác đâm nhói vô cùng mãnh liệt, khóe mắt lập tức huyết lệ ào ạt, thẩm thấu hai gò má.

Tiên không thể nhìn!

Ngay sau đó, khí tức của "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu" đột nhiên tăng trưởng, trong nháy mắt xông phá cực hạn sáu mươi bốn kiếp, đạt tới cấp bậc cao hơn!

Huyết lệ trong mắt ba người lập tức ngừng lại, tay áo "Thùy Vũ"

phồng lên, trên mặt không hề sợ hãi mở miệng: "Phải có núi!"

Ngọn núi lớn cao ngất uốn lượn liên miên, đột nhiên xuất hiện, nghênh đón một ngón tay của Long Nữ đã rơi xuống.

Cùng lúc đó, giọng nói già nua của "Tượng Tái" bình tĩnh vang lên: "Sơn ngoại hữu sơn!"

"Thùy Vũ" lấy "Từ không sinh có" thi triển ra bóng núi trùng điệp, trong nháy mắt trở nên vô cùng rộng rãi, như vô cùng vô tận, như cự long phủ phục, dãy núi vốn trụi lủi thoáng qua sinh ra cỏ cây nước chảy, phi cầm tẩu thú, như lập tức sống lại.

Ngay sau đó, tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ âm vang lạnh thấu xương, "Cô Miểu" vác phi kiếm bản mệnh ầm vang mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng trong vắt, gào thét chém về phía Long Nữ.

"Thùy Vũ" lập tức bình thản nói: "Kiếm này từng chém Tiên Vương!"

Phi kiếm bản mệnh của "Cô Miểu" lập tức nhiễm lên một tầng màu sắc đỏ hồng như vàng ròng, như vết máu, trên phi kiếm ánh sáng rực rỡ, uy năng lập tức tăng lên vô số, sắc bén cao ngất như có năng lực Tru Tiên!

Oanh! !

Bóng núi trùng điệp lập tức đụng vào một ngón tay của Long Nữ!

Nhưng dưới tình huống hai vị Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp đang thúc giục tiên thuật [Quy Khứ Lai Hề] này, liên thủ đánh một kích, lại như tờ giấy mỏng trước mặt Long Nữ, đầu ngón tay trắng thuần này nghiền nát bóng núi như bẻ cành khô, vô số mảnh vỡ ngọn núi nhao nhao bay loạn, che ngợp bầu trời, đầu ngón tay lập tức điểm phá bóng núi, dư thế không giảm, lại đụng nhau chính diện với chuôi phi kiếm như thu thủy lạnh thấu xương, toàn thân có ánh sáng đỏ hồng.

Keng! l

Chương 2655: Long Nữ (2)

Tiếng kim thiết va chạm ầm vang mà lên, sóng âm kinh khủng cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, mảnh vỡ ngọn núi còn đang không ngừng rơi xuống khuấy động như nước thủy triều, trong tiếng vù vù, phi kiếm như diều đứt dây trực tiếp bị đánh bay.

"Cô Miểu" lập tức phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, hai con ngươi Long Nữ lạnh lẽo như sương, đầu ngón tay tiếp tục điểm xuống.

Gió mạnh đập vào mặt, sắc bén như dao, cảm giác uy áp làm người ta hít thở không thông dày đặc như thực chất, dường như ngay sau đó có thể nghiền chết đám người Bùi Lăng như người thường nghiền chết con kiến!

Nhưng vào lúc này...

Ầm!

Một bàn tay khổng lồ vàng ròng như núi cao nguy nga, đột nhiên dâng lên từ trên đỉnh đầu Bùi Lăng, vững vàng chặn lại một ngón tay của Long Nữ.

Đây là [Cảm Thiên Thủ], thần thông Nguyên Anh kỳ.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh nhìn qua Long Nữ, tiếng nói bình tĩnh: "Nàng chưa nghiêm túc, các ngươi đi trước, ta sẽ đi sau!"

Nghe vậy, tám người đi theo lập tức lấy lại tinh thần, người tới là "Tiên" nhưng với thực lực của người dẫn đầu tiên lộ lần này...

Tiên cũng có thể cản!

"Hoài Phố" lập tức truyền âm nói: "Tốt! Đến lúc đó liên lạc qua phù lục."

Nói xong, hắn ta đang chuẩn bị chạy trốn nơi đây, nhưng ngay lúc này trên trời cao mây đen dày đặc, lôi âm cuồn cuộn, ầm vang giao hưởng.

rầm rầm... Trong nháy mắt tiếng lũ lụt trào lên truyền đến từ bốn phương tám hướng, xung quanh dâng lên một bức tường nước cao vút trong mây, bành trướng gào thét, phong tỏa toàn bộ phương thiên địa này!

Long Nữ chắp tay đứng trên đám mây, sừng rồng óng ánh sáng long lanh như lưu ly, hai con ngươi sáng rực, vạt áo băng rua múa như người trời lâm trần, giọng nàng lạnh băng: "Long Bá tộc, yêu tộc, sứ giả U Minh có thể đi, người khác ở lại nơi này!"

Nói xong, nàng vung ống tay áo một cái, Long Bá Chiến Vương, Tranh: "Vong" không có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt bị một luồng lực lượng cường đại không thể kháng cự bao bọc, cưỡng ép na di khỏi nơi đây!

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn Long Nữ, bình tĩnh hỏi: "Một mình Bùi mỗ ở lại là được."

"Không biết các hạ có thể để những người khác đi cùng?"

Long Nữ quan sát một đoàn nhân tộc, trong đôi mắt dọc hoàng kim như đất tuyết mù sương, không có chút dao động tâm trạng nào, chỉ có vẻ rét lạnh, giọng nàng trong trẻo lạnh lùng: "Đừng mơ tưởng!"

Tiếng nói vừa dứt, nàng lại vung ống tay áo một cái, một luồng lực lượng lớn không thể chống cự càn quét phương thiên địa này, trong nháy mắt lại cưỡng ép đưa năm người "Hoài Phố": "Không Mông": "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu" ra bên ngoài tường nước!

Long Nữ lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, trong mắt dọc hoàng kim như dấy lên lửa nóng hừng hực, trên dưới cả người đều tản ra khí tức nổi giận: Chỉ là một nhân tộc ti tiện, chưa nói đến vừa rồi khiến nàng thất thủ hai lần, hiện tại nàng lại còn trúng pháp tắc của đối phương!

Lễ nào lại như vậy!

Không thể tha thứt Tóc dài vàng ròng âm vang giơ lên như hỏa diễm bốc lên, Long Nữ trợn mắt tròn xoe, tiếng nói sâm nhiên: "Hôm nay, các ngươi trốn không thoát!"

Lúc nói chuyện, khí tức của nàng trở nên vô cùng kinh khủng.

Long Nữ vốn quỳnh tư tiêu mạo, ngọc nhan sáng loáng, trong nháy mắt nhảy lên một cái từ đám mây, bóng dáng yểu điệu âm vang bành trướng giữa không trung, trong chớp mắt hóa thành một đầu kim long ngàn trượng, sừng rồng óng ánh như lưu ly, cho dù trong đêm tối cũng chiết xạ ngàn vạn ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ.

Thể xác vàng ròng, mỗi một chiếc vảy rồng đều ánh sáng tươi đẹp, sáng ngời trong vắt.

Cuồng phong, mưa rào, lũ lụt, lôi đình... Quanh quẩn quanh người nàng như người hầu trung thành nhất của nàng, cuồn cuộn khuấy động, hoành hành ngang ngược gào thét, đều trong một ý niệm của nàng!

Tường nước vây khốn trên mặt đất, Bùi Lăng huyền bào phần phật, tóc mực bay lên, đôi mắt lại bình tĩnh như nước, trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, tiếng nói bình thản: "Vậy phải xem các hạ có bản lĩnh đó hay không!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức của hắn cũng ầm vang bộc phát!

Dung mạo, khí chất, cử chỉ... Tất cả mọi thứ lập tức trở nên hoàn mỹ, không chút tỳ vết nào!

Giữa thiên địa lập tức hiện lên vô số đao khí huyết sắc, lít nha lít nhít che khuất bầu trời như thiên hà cuốn ngược, mênh mông bao la, quấn quanh tám phương...

Hồng hoang.

Trong dãy núi cao ngất, một tòa sườn núi không đáng chú ý, lùm cây mọc ra trên sườn núi, cây rừng được cho là cự mộc che trời ở Bàn Nhai giới, lại không chút thu hút ở chỗ này.

Hoa thơm cỏ lạ sinh cơ dạt dào sinh ra, nước chảy xuống sườn núi leng keng, ao nước uốn lượn, hơi nước tràn ngập linh khí bốc lên mờ mịt như sa mỏng như uốn lượn giữa cô cây.

Đứng từ trên sườn núi nhìn ra xa xa, màn nước lấp kín tận trời đột ngột mọc lên từ mặt đất, dòng nước khuấy động mãnh liệt, quấn lên như cái kén.

Cơn gió trùng điệp, tầng tầng lớp lớp rừng cây đong đưa.

Đột nhiên, Long Bá Chiến Vương, Tranh: "Vong" xuất hiện trên sườn núi.

Bốn chân vừa rơi xuống đất, Tranh đã nhanh chóng nói: "Nơi đây là hồng hoang! Đế Tôn vẫn còn, có lẽ Kiến Mộc vẫn còn!"

"Có lẽ tiên lộ của chín tông nhân tộc không phải cái gọi là Phù Sinh kỷ cục, mà là Kiến Mộc trong năm tháng hồng hoang!"

Chương 2656: Mạng người như kiến

Nghe vậy: "Vong" và Long Bá Chiến Vương chưa đáp lời, năm người "Hoài Phố": "Không Mông": "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu" lập tức xuất hiện ở bên cạnh.

Năm vị nhân tộc Đại Thừa liếc nhìn Long Bá Chiến Vương, Tranh, "Vong", sau đó lại nhìn về phía màn nước tận trời cách đó không xa.

Giọng "Hoài Phố" âm u lạnh lẽo, nhanh chóng nói: "Bùi Lăng có cách thoát thân, chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây!"

Ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" đều gật đầu, vị cổ tiên kia có thực lực quá mạnh, nếu bọn họ ở lại, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Bùi Lăng ra tay.

Lại là "Thùy Vũ" tiếc hận thở dài, vốn hắn ta cũng muốn ở lại chiếu cố tên tiểu tiên huyễn cảnh kia, nhưng hiện tại Bùi tiên đế đã chọn trúng đối phương...

Chỉ là một tiểu tiên huyễn cảnh, ngay cả Tiên Tôn cũng không phải, còn không đáng để hai vị Tiên Đế bọn họ ra tay.

Nhưng ngay lúc năm người muốn chạy trốn khỏi nơi đây, khóc mắt thoáng hiện lên tia sáng lạnh như sao băng đêm lạnh, vạch qua một cái...

Phốc! !!

Một cơn gió lẻ loi như cánh tay to lớn bay lên cao cao, máu tươi hắt vẫy như thác nước.

Long Bá Chiến Vương lập tức ngã xuống đất, toàn bộ vùng đất này âm vang chấn động như địa long xoay người, cỏ cây xa gần điên cuồng chập chờn, ao nước nhảy nhót, phi cầm tẩu thú kinh hoảng chạy tứ tán, hỏa diễm màu vàng ròng cháy hừng hực quanh người Chiến Vương, ánh lửa xông lên trời không, uy năng bành trướng, rõ ràng là vào lúc sinh tử bạo phát ra tất cả lực lượng nội tình, mới khó khăn lắm tránh khỏi một kích trí mạng!

Năm vị Đại Thừa nhân tộc đột nhiên quay đầu, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã thấy một bóng dáng khôi ngô như quỷ mị đã xuất hiện giữa ba người Long Bá Chiến Vương, Tranh, "Vong..

Bóng dáng này mặc một bộ áo gai không có chút trang sức nào, thắt lưng da đen, cầm trong tay một cây trường thương màu đen, hắn ta nửa cong một gối, trường thương kéo ra sau lưng, thân thương chầm chậm tản khắp khí tức hung lệ, ống tay áo phần phật, dường như vừa rơi xuống từ trời cao.

Dung mạo cử chỉ của hắn ta không có kẽ hở, khí tức hoàn mỹ đập vào mặt.

Trên mũi thương máu me đầm đìa, hơi nóng vẫn chậm rãi bay lên.

Phốc!

Đầu Tranh không có dấu hiệu nào lăn xuống, trong lồng ngực hắn ta tuôn ra máu tươi, như một đóa Mạn Đà La to lớn nỡ rộ trong thời gian ngắn ngủi.

Cùng lúc đó, giữa đầu lâu "Vong" hình dáng mơ hồ xuất hiện một vết mực đen nhánh.

Sau khi dấu vết xuất hiện nhanh chóng mở rộng, từ vết rách có thể thấy rõ ràng cảnh tượng sau người.

Trong nháy mắt: "Vong" bị chém thành hai, ngã trên mặt đất, hóa thành tử khí cuồn cuộn, điên cuồng tiêu tán.

Một chiêu... Đánh trọng thương Long Bá Chiến Vương, tru diệt hai vị Đại Thừa!

Năm người "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miếu": "Không Mông", "Hoài Phố" vô thức muốn ra tay phòng ngự, nhưng ngay sau đó bọn họ lập tức phản ứng lại... Đối phương không phải tiên nhân, mà là một vị nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Thời kỳ hồng hoang, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp...

Là một trong chín vị tổ sư khai tông chín tông!

Ván cờ lần này... Là mở đầu trận chiến hồng hoang!

Nhận ra điều ấy, bốn người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông", "Hoài Phố" lập tức thay đổi sắc mặt, chẳng trách vừa rời khỏi ván cờ đã trực tiếp gặp được một vị cổ tiên!

Nếu người dẫn đường tiên lộ lần này không phải Bùi Lăng, mà là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp khác, chỉ sợ hiện tại vân cờ đã kết thúc!

Lúc này: "Thùy Vũ" cũng ngẩn ngơ, nhìn qua khí tức của bóng người hoàn mỹ kia, hỏi: "Tôn hiệu của tiên hữu?"

Bóng dáng kia nhẹ rung cổ tay, lưu loát rũ vết máu xuống, quay đầu nhìn năm người, bình thản nói: "Ta chưa phải là tiên, chư vị có thể gọi ta là Cương Do."

"Nơi đây rất nhiều ngoại tộc, kính xin chư vị mau rời khỏi!"

Cương Do?

Đây là vị tổ sư khai tông chín tông nào?

Ngay lúc năm người nghi ngờ, Cương Do quét ngang trường thương trong tay, đang muốn chém thêm một kích cuối cùng cho Long Bá Chiến Vương đổ vào vũng máu, chợt đã nhận ra cái gì đó, lập tức đảo ngược mũi thương, đâm thẳng lên đỉnh đầu.

Oanh! !

Chỉ nghe một tiếng vang chấn trời động đất: "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông": "Hoài Phố" cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể không bị khống chế bị dư chấn quét bay ra ngoài.

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Năm người liên tiếp ngã xuống đất, chỉ một thoáng liên tiếp ném ra hố to, trong cát bay đá chạy, cây cối ngăn trở, ao nước chấn động, trong khoảnh khắc cảm giác choáng đầu hoa mắt đã lâu không thấy lại vọt tới, khí huyết lăn lộn dữ dội, suýt nữa hôn mê ngay tại chỗ!

Lúc này, Đại Thừa bốn mươi chín kiếp cũng tốt, Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp cũng được, đều như sâu kiến hoàn toàn thân bất do kỷ!

"Hụ khụ khụ khụ..." Trong một trận tràng tiếng ho khan kịch liệt, "Không Mông" mở hai mắt ra, đã thấy một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, xách một tu sĩ nhân tộc áo gai vào mây trời, đưa vào một cái miệng to răng nhọn rét lạnh như chậu máu.

Trên áo gai của tu sĩ bị xách lên loang lổ vết máu, đầu rủ xuống, khí tức hoàn mỹ đang nhanh chóng tán đi, chính là vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp vừa rồi!

Răng rắc!

Ngay sau đó, Cương Do bị ném vào cái miệng lớn, tiếng xương cốt vỡ vụn trong trẻo vang lên, chợt từng tiếng nhấm nuốt quanh quẩn trong phương thiên địa này.

Chương 2657: Trống ba quân cờ

Khí tức Cương Do nhanh chóng tán đi, hắn ta đã vẫn lạc trong miệng thú!

Nhìn tình cảnh này, trong đầu năm vị Đại Thừa bao gồm cả "Thùy Vũ" đều trống rỗng!

Thể xác khổng lồ như trụ trời có mây che sương quấn, như một mảnh bóng đen cao ngất, dường như hắn ta căn bản không có hứng thú để ý tới năm người, chậm rãi ăn xong Cương Do, liền đi thẳng đến màn nước tận trời cách đó không xa.

Ngay lúc năm người chưa tỉnh hồn, một bàn tay người thon dài trắng nõn, hoàn mỹ không một tì vết đột nhiên duỗi ra từ lòng đất, một phát bắt được cổ chân "Thùy Vũ".

"Thùy Vũ" còn chưa kịp phản ứng, cả người lập tức bị kéo vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, bàn tay người hoàn mỹ này lại xuất hiện dưới chân "Tượng Tái": "Tượng Tái" cũng biến mất vào lòng đất trong chớp mắt, không thấy tăm hơi.

Sau đó là "Cô Miếu": "Không Mông'...

Chẳng mấy chốc, bàn tay người hoàn mỹ lại xuất hiện dưới chân "Hoài Phố", bỗng nhiên đã nhận ra cái gì đó, lập tức mau lẹ như điện thu hồi.

Ngay sau đó: "Hoài Phố" như con rối, thân thể duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích, đầu người lại đột nhiên uốn éo một góc độ vô cùng quỷ dị, nhìn về phía lòng đất.

Trên người hắn ta lập tức xuất hiện từng lỗ thủng lớn khoảng ngón cái, từng con trùng yêu như châu chấu, trong giác hút lại mọc đầy răng nhọn, toàn thân quanh quẩn chướng khí màu xám đen, leo ra từ trong lỗ thủng, nhanh chóng chui vào lòng đất.

Trùng yêu liên tục không ngừng như sóng triều, đến lúc cuối cùng một con trùng yêu chui ra từ cơ thể "Hoài Phố", hắn ta như một bức vải lụa mềm mại, mềm oặt rơi xuống đất, trong lúc vô thức vừa rồi đã bị ăn hết sạch!

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi vắng lặng, tùng xanh, biển mây mênh mông... Đều mơ hồ kỳ quái.

Phương thiên địa này chỉ có một bàn cờ vô cùng rõ ràng.

"Cựu" ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn cờ, áo bào đen như đêm, thâm thúy cổ xưa, động tác vẫn dừng lại như tranh vẽ.

Rất nhiều Đại Thừa quay xung quanh bàn cờ, đang lời lẽ kịch liệt tranh luận: "Trong chuyến đi này, Trọng Minh tông có tất cả năm vị Đại Thừa, bây giờ đã có hai người vào ván cờ, theo tỉ lệ là cao nhất trong chư tông!"

"Danh ngạch tiếp theo nhất định phải đến lượt những tông môn khác!"

"Không sai, đến nay Yến Tê thành ta không có ai vào ván cờ, danh ngạch tiếp theo nhất định là của chúng ta!"

"Nếu tính như vậy, tất cả thành viên Thánh tháp đều ở đây, vì sao phải nhường Yến Tê thành?"

"Trong Đại Thừa chuyến này không tính người dẫn đường, Thánh đạo có tất cả hai mươi sáu vị Đại Thừa, ngụy đạo thì là ba mươi sáu vị Đại Thừa. Hiện tại Thánh đạo có hai vị vào ván cờ, ngụy đạo thì là ba vị vào ván cờ. Nếu dựa theo tỉ lệ, lúc ván cờ xuất hiện danh ngạch, nên là người của Thánh đạo ta!"

"Ha ha ha... Nếu không có người dẫn đường, chư vị dùng cái gì đến tận đây? Một mình người dẫn đường có thể chống đỡ trên dưới một trăm người các ngươi, danh sách này nhất định phải ưu tiên Thánh tông!"

Chín tông ngươi tranh ta đoạt, không ai chịu nhường ra.

Tiên nhân biến thành Đại Thừa ẩn nấp trong đó, yên tĩnh nhìn xem.

Đột nhiên: "Cựu" nhặt lên quân cờ đặt xuống ván cờ!

Cộc!

Một tiếng vang giòn, cờ đen kết thúc, ba quân cờ trắng óng ánh mượt mà đều bị phá hỏng, trong nháy mắt biến mất từ phía trên bàn cờ.

Toàn bộ phương thiên địa này đều yên tĩnh!

Tất cả Đại Thừa vô cùng ngạc nhiên nhìn qua bàn cờ.

Xuất hiện đại cát, vừa lên đã có ba người đi theo vẫn lạc?

Thế nhưng, đúng lúc là ba vị... Long Bá Chiến Vương, Tranh, "Vong'.

Là ván cờ quá đơn giản, bên trong đã bắt đầu ra tay?

Lúc này: "Cựu" ngẩng đầu lên thấy đối diện bàn cờ không có ai, tiếng nói ầm vang: "Đến ngươi!"

Tu sĩ chín tông lập tức lấy lại tinh thần, Cửu Nghi sơn "Thế Vị"

nhanh chóng nói: "Ba danh ngạch, chính đạo một vị, một vị ma môn, yêu tộc một vị!"

Nghe vậy, không có bất kỳ người nào tiếp tục tranh luận.

Trong tình huống này, chắc bên Bùi Lăng đã sớm ra tay nhưng cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác...

Hai vị nhân tộc cộng thêm một vị yêu tộc đi vào, nếu thật sự là bên Bùi Lăng ra tay, còn có một danh ngạch ổn định.

Nhưng nếu là trong ván cờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Vậy số lượng quân cờ vẫn lạc sẽ không vượt qua một người!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Yến Tê thành "Trúc Thất" nói:

"Ta muốn thử một lần!"

Đại Thừa Lưu Lam hoàng triều, Tố Chân Thiên, Hàn Ảm Kiếm tông và Cửu Nghi sơn đều im lặng, không lên tiếng phản đối.

Thế là: "Trúc Thất" lập tức đi đến bên cạnh bàn cờ, lấy ra một quân cờ trắng, đặt xuống gần Thiên Nguyên Cạch...

Trong chớp mắt cờ trắng rơi xuống: "Trúc Thất" biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" lại lấy ra một quân cờ đen ảm đạm không ánh sáng, đặt vào bàn cờ.

Ngay sau đó, Thiên Sinh giáo "Linh Chất" cũng mở miệng nói:

"Bên Thánh đạo để ta đến!"

Ba người Trọng Minh tông "Phục Cùng" không mở miệng, Vô Thủy sơn trang không thèm để ý chút nào, năm vị Đại Thừa Luân Hồi tháp áo bào xám hơi do dự nhìn nhau, cuối cùng đều không lên tiếng.

Thấy không có người phản đối: "Linh Chất" cũng đi đến bên cạnh bàn cờ, lấy ra một quân cờ trắng từ trong bàn cờ, cũng đặt vào vị trí gần Thiên Nguyên trên bàn cờ.

Quân cờ kết thúc: "Linh Chất" chớp mắt biến mất.

"Cựu" lại đặt xuống một quân cờ đen.

Chương 2658: Trống ba quân cờ (2)

Vị trí ba quân cờ trống đã có hai vị nhân tộc hạ cờ, tu sĩ chín tông lập tức quay đầu nhìn về phía "Họa", Phỉ và Tu Xà.

"Họa" im lặng không nói, không hề có dự định bây giờ sẽ đi hạ cờ.

Phỉ và Tu Xà liếc nhìn nhau, Phỉ trầm giọng nói: "Ta đi thử xem"

Tu Xà chậm rãi gật đầu.

Phỉ lập tức đi đến bên cạnh bàn cờ, hiện tại nó còn không biết chân tướng Phù Sinh kỳ cục, nhưng lại rõ ràng người dẫn đường tiên lộ lần này là mạnh nhất các đời!

Trong tình huống như thế, vừa bắt đầu đã chết ba vị người đi theo, hiển nhiên ván cờ vô cùng hung hiểm!

Cũng không biết chín tông định nghĩa đại cát như thế nào...

Chỉ có điều, yêu tộc bọn chúng vốn không có đường lui.

Hiện tại vào ván cờ và tối nay vào ván cờ đều giống nhau!

Đã vậy, cần gì cứ chờ ở bên ngoài?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Phỉ đã đi đến bên cạnh bàn cờ, nó lấy ra một quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ, ngay sau đó hắn ta lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" giơ lên một quân cờ đen đang muốn hạ xuống, động tác đã dừng lại.

Nhìn tình cảnh này, Đại Thừa chín tông không tiếp tục tranh luận về danh ngạch, mà ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ván cờ.

Tiên nhân đứng trong đám người cũng cụp mắt nhìn ván cờ.

Xung quanh vẫn kỳ quái, trên sườn núi nguy hiểm, cành tùng như nước thủy triều, lá kim vẩy xuống đầy đất, mùi thơm ngát lượn lờ.

Dưới hình dáng mơ hồ, tất cả yên tĩnh như tranh vẽ, sự giam cầm đến từ thời gian làm người ta sợ hãi.

Hồng hoang.

Sơn thủy tráng lệ, khí tức ngang ngược che ngợp bầu trời.

Màn nước ầm vang như trụ, nối liền với trời cao, bốc lên từ mặt đất dưới rừng, phong tỏa toàn bộ phương thiên địa này.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng vang như thủy triều bành trướng, như không ngừng không nghỉ.

Gió lốc, lũ lụt, lôi đình... Gào thét hoành hành ngang người, ầm vang chạm vào đao khí huyết sắc lít nha lít nhít.

Đao khí như vô cùng vô tận, nhuộm nửa bầu trời thành màu đỏ hồng như ráng chiều uốn lượn ngàn dặm, tràn ngập thành một mảnh đại dương mênh mông màu ửng đỏ. Cuồng phong lũ lụt lôi đình khuấy động, có khí thế che khuất bầu trời, gào thét càn quét như muốn thôn phệ toàn bộ phương càn khôn này.

Khí tượng lập tức thay đổi, uy áp kinh khủng giáng lâm như tận thế, Bóng dáng kim long như ẩn như hiện trong lũ lụt, sừng rồng óng ánh lấp lóe sáng chói, lân phiến tỉnh mịn như một vòng vàng rực loé lên liền biến mất.

Bỗng nhiên, nàng kiêu ngạo xông ra từ trong nước, ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một tiếng long ngâm réo rắt, chỉ một thoáng vang vọng cửu thiên!

Tất cả đao khí trào lên như lập tức nhận lấy trở ngại to lớn gì đó, toàn bộ đột nhiên trì trệ giữa bắn mạnh.

Trong nháy mắt, vô số gió lốc lạnh thấu xương xông ra đao trận, cùng vây giết về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, bốn ngón tay phải của hắn khép lại, một trảm về phía kim long xa xa.

Một đạo đao khí huyết sắc to lớn lập tức vắt ngang trời cao, mang theo tiếng gió lôi gào thét chém xuống.

Đao khí cao ngất lạnh thấu xương, cuồn cuộn lăng lệ, khí thôn vạn dặm.

Oanh! !!

Tất cả gió lốc đều bị một đao chém, cuồng phong tứ tán như dòng nước trút xuống, dẫn tới tường nước chấn động kịch liệt.

Dư thế đao khí không giảm, tiếp tục chém vào trong lũ lụt cuồn cuộn.

Rầm rầm... Lũ lụt như dãy núi như bị cắt thành hai phần, lân quang mịt mù, kim long lại đã không ở trong đó.

Bùi Lăng không do dự chút nào, cánh tay thay đổi phương hướng, chớp mắt chém về phía vòm trời trên đỉnh đầu!

Cách! !!

Tiếng kim thiết va chạm vào nhau vang vọng đất trời, lực trùng kích to lớn ầm vang đi về phía bốn phương tám hướng, nơi đi qua phong, thủy, lôi đình đều chôn vùi từng khúc.

Toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động.

Đã thấy trên bầu trời, đao khí huyết sắc to lớn cùng một cái long trảo to lớn như dãy núi hung hăng chém vào nhau!

Đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa, đao khí chầm chậm tán loạn, long trảo lập tức thu hồi, kim long thoáng hiện, lập tức biến mất ở trong mây.

Hai con ngươi Bùi Lăng chuyển động như điện, nhanh chóng nhìn quanh, phong, thủy, lôi đình quanh mình như bị chọc giận, gào thét chấn động khuấy động, lấy khí thế rào rạt xâm nhập tới từ bốn phương tám hướng.

Huyền bào phần phật, tóc mực bay múa, bên cạnh Bùi Lăng không ngừng sinh ra đao khí huyết sắc, tới lui trào lên, chém về phía gió lốc, lũ lụt và lôi đình đánh tới.

Đột nhiên, một cái long trảo ánh sáng bắn ra tứ phía, đột nhiên nhô ra từ gió bão bên trái Bùi Lăng, mau lẹ như điện chộp về phía hắn!

Bùi Lăng không do dự chút nào, một đạo đao khí huyết sắc ngưng đọng như thực chất lập tức chém ra!

Keng! !!

Đao khí và long trảo rắn chắc đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng lạch cạch như trọng chùy tấn công, làm phong, thủy, lôi đình bốn phía đều ngừng lại.

Hai cái vừa chạm vào tách ra, long trảo đột nhiên lại chộp tới từ sau lưng Bùi Lăng!

Âm thanh xé gió chói tai vang lên, đao khí của Bùi Lăng lập tức trảm đến!

Keng!

Lại là một lần va chạm không có chút sức tưởng tượng nào, ánh sáng vàng lóe lên, long trảo lại thu hồi, trong chớp mắt xuất hiện dưới chân Bùi Lăng...

Keng keng keng keng keng...

Trong chốc lát, đao khí và long trảo đụng vào nhau không dưới ngàn vạn lần!

Vô số tia lửa bắn tung toé vẩy xuống như hỏa vũ nhao nhao.

Chương 2659: Không chỉ một vị tiên!

Bùi Lăng chỉ dùng đao khí lại chưa rút đao, Long Nữ chỉ dựa vào lực lượng nhục thân thuần túy, chưa sử dụng bất kỳ tiên thuật gì.

Dường như đôi bên cũng biết đối thủ đáng sợ, đều đang thăm dò lẫn nhau!

Nhưng ngay lúc long trảo của Long Nữ lại chụp vào Bùi Lăng, toàn bộ thiên địa vạn vật đột nhiên dừng lại như tranh vẽ.

Gió bão gào thét, lũ lụt chảy xiết, lôi đình gào thét, long trảo lấp lóe ánh sáng vàng vô cùng sắc bén... Toàn bộ đình trệ như bị thời gian đông kết trong chớp mắt.

Thời gian như dừng lưu động.

Coong! !!

Cửu Phách Đao ầm vang ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém xuống một cái!

Dường như tín hiệu nào đó chạy bằng khí, dòng nước, lôi rơi...

Tất cả quanh mình khôi phục như thường, một đạo đao khí cao ngất ầm vang chém ra, thời gian khôi phục chảy xuôi.

Tiếng kim thiết va chạm nhau lại chấn động trời cao, đường vòng cung huyết sắc chưa biến mất, đao khí như trảm trúng vật thật gì đó, ngay sau đó tiếng gió hú nước tuôn, ánh sáng vàng lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt lôi ra một sợi dây dài thẳng tắp ở giữa không trung.

Oanh!"

Mặt đất chấn động mạnh một cái, bụi mù thoáng chốc nổi lên xung quanh, vô số cỏ cây lập tức ngăn trở, cát bay đá chạy lăn xuống hố to mới xuất hiện.

Chính giữa hố to, sừng kim long vẫn óng ánh, vảy giáp vàng ròng tinh mịn như giáp nhiễm từng hạt bụi, trên thể xác to lớn lại xuất hiện một vết đao máu me đầm đìa.

Máu tươi vàng ròng ào ạt chảy xuôi, trong khoảnh khắc hình thành một vũng nước nhỏ ở đáy hố.

Khí tức mờ mịt đặc hữu thuộc về "Tiên" nhanh chóng tiêu tán, sinh cơ nồng đậm như thực chất, bên cạnh vũng nước sinh ra vô số hoa lạ cỏ ngọc.

Một kích thành công, Bùi Lăng không cho Long Nữ cơ hội thở dốc, Cửu Phách Đao vạch phá bầu trời, lại chém xuống!

Long Nữ này có thực lực tu vi không tầm thường, chỉ là rõ rằng không có kinh nghiệm thực chiến gì, chắc chắn đối phương không phải tu luyện ra từng chút một từ khi còn nhỏ yếu, mà là trời sinh mạnh mẽ như vậy!

Bởi vậy, vừa rồi đối phương có một khe hở nho nhỏ, chính là sinh tử thắng bại!

Thậm chí từ đầu tới đuôi, Long Nữ này còn không kịp dùng ra thực lực chân chính của mình!

Đao khí huyết sắc trùng điệp như thiên hà cuốn ngược, gào thét rơi xuống, cát bụi trộn lẫn tàn nhánh lá rụng nhao nhao phát tán bốn phương tám hướng, sừng rồng óng ánh cũng bị chiếu rọi thành ửng đỏ, thấy lưỡi đao như sương sắp trảm vào kim long, nhưng vào lúc này...

Keng!

Một đạo băng trùy màu xanh sáng long lanh, bắn tới từ chỗ xa xôi, trong nháy mắt đánh trúng đao khí!

Đao khí chỉ thẳng vào điểm yếu hại của kim long lập tức không bị khống chế lệch đi, chém xuống mặt đất bên cạnh hố to.

Oanh!

Toàn bộ mặt đất đều nứt nẻ, vô số bùn cát hòn đá nát như bột mịn, cỏ cây thành tro, bay lả tả tản mát.

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, không kịp suy nghĩ quá nhiều, Cửu Phách Đao lập tức nằm ngang trước người.

Lại là một tiếng kim thiết giao kích vù vù, một trụ băng xanh thẳm như ngọn núi cô độc, sáng long lanh tinh khiết, lặng yên không tiếng động xuất hiện trước người Bùi Lăng, lại bị Cửu Phách Đao vững vàng ngăn trở.

Cột băng lập tức vỡ nát, hàn ý vô cùng kinh khủng lập tức xuyên thấu qua thân đao, chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Cả người Bùi Lăng đứng thẳng bất động, quanh người lập tức ngưng kết ra băng tinh nặng nề như giáp nặng.

Trong chốc lát, từng tầng băng tinh tranh nhau chen lấn hiện ra, phong cấm Bùi Lăng trong đó, hóa thành một tòa đỉnh băng to lớn.

Đỉnh băng khó khăn lắm thành hình, khuôn mặt Bùi Lăng bị bao quanh trùng điệp trong đó đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn.

Khí tức vẫn hoàn mỹ không một tì vết, không thể bắt bẻ hoàn mỹ trên người hắn, đột nhiên chuyển thành tà ác, hỗn loạn, bạo ngược... Như hóa thân của tất cả tà ác hỗn loạn phương thiên địa này!

Hỗn Độn thái!

Oanh!"

Trong tiếng vang chấn trời động đất, đỉnh băng ầm vang vỡ nát, mảnh vỡ bay lả tả như ngàn vạn lưu ly rơi gấp, chiết xạ ánh sáng vô tận.

Vừa tránh thoát băng phong, gió tuyết cuồn cuộn như thiên quân vạn mã lao nhanh, trong nháy mắt cuốn tới!

Nhưng không đợi Bùi Lăng ra tay, một tiếng long ngâm réo rắt lại vang lên, cuồng phong nổi lên xung quanh, trong nháy mắt quét băng tuyết đi.

Kim long vừa đánh rơi xuống từ trời cao đã khôi phục dáng vẻ Long Nữ, nàng xuất hiện trước người Bùi Lăng không xa, trong mắt dọc hoàng kim đầy tức giận: "Ta còn chưa thua!"

"Ai cũng không được phép xen vào!"

Tiếng nói vừa dứt, một bàn tay khổng lồ đã thăm dò vào từ bên ngoài tường nước, vồ một cái về phía Bùi Lăng.

Bàn tay khổng lồ này toàn thân xanh đen, tràn đầy khí tức hư thối, hỗn loạn, tà ác, bạo ngược... Trên đó khói đen quanh quẩn, hơi khói bốc lên, hóa thành lít nha lít nhít xúc tu, lơ lửng cuộn lại, mỗi một đầu xúc tu như đều từ từng khuôn mặt dữ tợn đắp thành, vô số đôi mắt oán độc như ngôi sao sáng tắt, gắt gao nhìn về phía Bùi Lăng.

Khói đen chập chờn, khí tức tử vong, nguyền rủa, tà ác, sa đọa đập vào mặt!

Trong chớp mắt thấy bàn tay khổng lồ này, trong lòng Bùi Lăng lập tức dâng lên một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, dường như chỉ cần bị bàn tay khổng lồ này bắt lấy sẽ lập tức rơi vào tình cảnh thập tử vô sinh!

Vị cổ tiên thứ ba!

Long Nữ giao thủ với hắn trước là yếu nhất trong đó!

Chương 2660: Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước!

Dãy nũi chen chúc trong thung lũng, tiên nhân áo bào trắng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn cờ, ngón tay hắn ta nhặt cờ trắng, từng cái rơi xuống.

Vị trí hạ cở là vị trí vừa rồi ba vị Đại Thừa gồm Phi: "Trúc Thất, "Linh Chất" hạ cờ trắng.

Quân cờ trắng thứ ba rơi xuống, đối diện bàn cờ đột nhiên xuất hiện ba bóng dáng.

Ba bóng dáng này, hai người đều là hình người, trong đó một cái bóng lại là loại trâu, một mắt, đuôi rắn, chính là Phỉ!

Vừa đặt chân đến hồng hoang, ba người lập tức đưa mắt nhìn quanh, dò xét xung quanh.

Lúc này, tiên nhân áo bào trắng khẽ ngẩng đầu, tiếng nói mờ mịt:

"Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

Ba vị Đại Thừa lập tức lấy lại tinh thần: "Trúc Thất" lập tức nói:

"Nhanh rời khỏi nơi đây!"

Nói xong, hắn ta lập tức chạy ra ngoài.

"Linh Chất" và Phỉ nhanh chóng đuổi theo.

Lúc Phỉ phi độn, kỳ quái hỏi: "Không cần tiếp tục đánh Phù Sinh kỳ cục?"

"Linh Chất" mắt điếc tai ngơ, không có ý trả lời: "Trúc Thất" bình tĩnh nói: "Tụ hợp với người dẫn đường trước."

Nghe vậy, Phỉ không cần phải nhiều lời nữa.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi vào cửa cốc, lập tức thấy không biết bao nhiêu cự mộc cao ngất bên ngoài sơn thủy, thẳng tắp như trụ trời, chính là Tầm Mộc!

lộ) ngoài sơn cốc không xa có màn nước tận trời, trào lên dây dưa, khí tức vô cùng kinh khủng truyền ra từ bên trong.

Ngay dưới sườn núi nhỏ phía trước, một đoạn cánh tay nằm như sơn lĩnh, đường vân vàng ròng trên đó còn đang sáng tắt, máu tươi ào ạt chảy xuôi, đã khiến đất bằng hóa thành đầm nước, khí tức Kim Ô và khí tức Long Bá tộc trộn lẫn tản khắp tứ phương...

Đây là cánh tay Long Bá Chiến Vương!

"Trúc Thất" "Linh Chất" và Phỉ đều khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ngay sau đó...

Phốc!

Một mũi tên đen nhánh vạch phá bầu trời, bắn vào từ miệng Phỉ xuyên qua toàn bộ thể xác, bắn ra từ đuôi rắn, mũi tên chưa từng dính vết máu, dư thế không giảm bắn về phía phương xa.

Phỉ trực tiếp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có.

"Trúc Thất" và "Linh Chất" không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không thấy Phỉ ngã xuống, sau đó thời gian dần trôi qua, bóng dáng của bọn họ càng ngày càng mơ hồ như là ngọn nến đốt hết bấc đèn, nhanh chóng hòa tan.

Trong giây lát hai người hóa thành một bãi máu đậm đặc, chậm rãi rót vào mặt đất.

Cách đó không xa một gốc yêu thực màu sắc xanh sẫm, cả cây nổ đầy hoa nhỏ màu trắng, đóa hoa vốn lớn khoảng ngón cái lập tức nổ ra nhụy hoa đỏ hồng, hóa thành miệng rộng dữ tợn, hút sạch sẽ tất cả dòng máu.

Núi đá lởm chởm trong bóng tối thung lũng, đằng la dựa vào kẽ hở leo lên, cành lá dưới đông đúc ẩn nấp vân triện ánh sáng nhạt.

Đằng la mạnh mẽ sinh trưởng, cành lá tản ra mùi hương như thối không phải thối, như thơm không phải thơm, xua đuổi con muỗi, che lấp khí tức.

Đột nhiên, một tia ô quang không chút thu hút lấp lóe, bốn bóng dáng lập tức xuất hiện.

Một người nga quan đai lưng rộng, tay áo bồng bềnh, cả người có thanh khí quanh quẩn, nhanh nhẹn muốn bay; lại có lão giả khoác đạo bào xanh đen, đạo cốt tiên phong; còn có trung niên kiếm sĩ vác trường kiếm, mày kiếm hiên ngang nhập tấn, mắt sáng trong vắt, có kiếm quang sáng tắt trong đó, giấu giếm mũi nhọn; nữ tử duy nhất dung mạo tuyệt đẹp, khuynh quốc khuynh thành.

Chính là bốn người "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miều" và "Không Mông".

Lúc này, bốn người lập tức lấy lại tinh thần, bọn họ còn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ một vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể chém giết hai vị Đại Thừa trong chớp mắt, đánh trọng thương Long Bá Chiến Vương, đột nhiên bị một đầu... Cũng không biết là yêu tộc, dị tộc hay cái gì khác vô cùng to lớn nuốt ăn!

Vị kia tự xưng là "Cương Do" tám mươi mốt kiếp... Chắc không phải tổ sư khai phái chín tông!

Bốn người nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: "Không Mông"

ngạc nhiên nói: "Vừa rồi có người... Cứu chúng ta!"

"Tượng Tái" khẽ gật đầu nhưng thấy xung quanh chỉ có bốn người bọn họ, không khỏi thở dài: "Thật không ngờ, lúc mở đầu trận chiến hồng hoang, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp không chỉ có chín vị tổ sư khai phái chín tông chúng ta!"

"Cô Miểu" trầm ngâm nói: "Tâm mươi mốt kiếp là số một thiên địa tạo hóa, khó khăn cỡ nào! Dù cho ở thời kỳ hồng hoang, cũng không có mấy vị."

"Vị Cương Do tiền bối kia có thể là hảo hữu chí giao của tổ sư khai phái chín tông nào đó..."

Nghe vậy: "Tượng Tái" và "Không Mông" lập tức sắc mặt nặng nề.

Chín tông không có bất kỳ ghi chép cụ thể gì về sự bắt đầu và quá trình của trận chiến hồng hoang, chỉ biết có một trận đại chiến như vậy, kết cục là chín vị tổ sư khai tông kết thúc toàn bộ thời đại hồng hoang, khai sáng năm tháng tu chân nhân tộc chiếm cứ khí số chủ yếu.

Vị trí thời đại của bọn họ là lúc trận chiến hồng hoang bắt đầu!

Tận mắt thấy một vị tiên phong nhân tộc cường đại vượt xa dự đoán của bọn họ đã vẫn lạc, tất nhiên khiến bọn họ cảm thấy vô cùng buồn giận.

Lúc này: "Thùy Vũ" vẫn không mở miệng, đột nhiên nói: "Vị vừa ra tay cũng là tám mươi mốt kiếp!"

Ba người "Tượng Tái" khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, "Thùy Vũ" đang nhắc đến vị vừa cứu bọn họ!

Chương 2661: Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước! (2)

Vừa rồi bọn họ bị dư chấn đánh bay cũng không kịp làm gì, trực tiếp được cứu đến nơi đây, căn bản không phát hiện khí tức của người ra tay.

Thế nhưng, hiện tại trong bốn người bọn họ có ba người sáu mươi bốn kiếp, có thể kịp phản ứng trong tình huống đó, cứu bốn người bọn họ trong nháy mắt, ít nhất cũng là tám mươi mốt kiếp, nếu không tuyệt đối không thể làm được!

Nghĩ tới đây: "Tượng Tái" lập tức nói: "Hiện tại vị kia chưa từng xuất hiện, chắc còn muốn đi cứu Trọng Minh tông Hoài Phố và Bùi Lăng, không biết hắn có phải một trong tổ sư khai tông chín tông chúng ta hay không?"

"Không Mông" nói: "Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đâu nhiều như vậy?"

"Chỉ cần vị này là tám mươi mốt kiếp, chắc chắn là một trong chín vị tiên tổ!"

"Cô Miểu" nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Chờ chút nữa thỉnh giáo tôn hiệu vị kia là biết."

"Dù hắn là tiên tổ chính đạo hay tiên tổ ma môn, đều là tiền bối khai sáng ra nhân tộc ta, đặt vững khí số nhân tộc ta, đáng để chúng ta kính trọng."

"Đợi chút nữa lại không thể thất lễ!"

Nghe vậy: "Thùy Vũ" từ tốn nói: "Hiển nhiên vị vừa ra tay cứu người chưa nhìn ra phương huyễn cảnh này."

"Nghĩ đến chắc chắn không phải Tiên Đế hạ giới biệt uyển ta."

"Nếu là Tiên Đế lâm trần, tất nhiên nên đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn."

"Dù sao, chết trong huyễn cảnh cũng không chết thật."

"Cho dù lãng phí một lần cơ hội rèn luyện tâm tính, cũng có thể nhân cơ hội cảm ngộ sinh tử, không cần người khác nhúng tay."

"Đáng tiếc, dù cho là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp vẫn đạo tâm bị long đong, không thấy nguồn gốc..."

Ba người "Tượng Tái" không quan tâm lời nói của "Thùy Vũ", "Tượng Tái" nói: "Hiện tại chúng ta chờ ở nơi này thêm một thời gian."

"Nếu Bùi Lăng có thể chạy đến tụ hợp, vậy là tốt nhất."

"Nhưng nếu Bùi Lăng vẫn không đến, chúng ta sẽ đi trước, tiến về Kiến Mộc!"

"Cô Miểu" đang muốn gật đầu, một giọng nói hơi khàn chợt vang lên bên tai bốn người: "Kiến Mộc? Chỉ dựa vào mấy người các ngươi?"

Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng tinh tế gầy yếu đột nhiên xuất hiện.

Đây là nữ tu trông đã trung niên, vẻ ngoài của nàng bình thường, trên gương mặt có ba vết sẹo dữ tợn, dữ tợn đáng sợ như con rết, lấy cây gai bện dây vải, tùy ý buộc một túm tóc rủ xuống sau đầu, trên trán rải rác vài sợi tóc, lướt qua khuôn mặt trải rộng đường vân tỉnh mịn như dãi dầu sương gió. Ánh mắt lại bình tĩnh kiên nghị như bàn đá giữa dòng, mặc cho ngàn kích vạn mài cũng lù lù bất động.

Trên vai nàng cõng một cây trường cung còn cao hơn nàng, không biết cây cung kia dùng tài liệu gì chế tác thành, tản ra khí tức lạnh lẽo tà ác, màu sắc dây cung giáng đỏ như vết máu ngưng kết.

Nữ tu cũng không xinh đẹp, trang phục cực kỳ thô kệch nhưng trên dưới cả người lại tản ra một cảm giác hoàn mỹ không có kẽ hở.

Rõ ràng là vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Thấy người đến không chỉ là vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, hơn nữa còn là vị nữ tu: "Không Mông" lập tức mừng rỡ, vội vàng tiến lên, vô cùng cung kính hành lễ nói: "Ta... Đệ tử Không Mông, xin ra mắt tiền bối!"

Tên nữ tu tám mươi mốt kiếp này kỳ quái nhìn "Không Mông", nhưng bây giờ thời gian cấp bách, nàng cũng không quan tâm quá nhiều, lúc này nói: "Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước!"

"Các ngươi thực lực quá yếu, không cần nhắc lại việc Kiến Mộc."

"Nơi đây cũng không an toàn, không nên ở lâu, hiện tại theo ta về làng trước!"

Trảm Kiến Mộc?

Làng?

Bốn người khẽ giật mình: "Tượng Tái" lập tức nói: "Tiền bối, ta...

Chuyến này chúng ta có tất cả chín... Tất cả sáu vị nhân tộc, bây giờ còn có hai vị khác..."

Không đợi hắn ta nói hết lời, tên nữ tu tám mươi mốt kiếp này đã ngắt lời: "Trong đám nhân tộc đi cùng các ngươi đã chết ba người, còn có một người đang bị ba vị Đọa Tiên vây công, ta cứu không được."

"Thế nhưng, vừa rồi ta thuận tay bắn giết một đầu yêu thú, lại thêm cứu được bốn người các ngươi... Coi như kiếm lời nhỏ."

Đã chết ba người? ?

Bọn họ có tất cả mấy tên nhân tộc?

Không đúng!

Là sau đó lại có Đại Thừa chín tông đi vào, vẫn lạc thêm mấy vị!

Hơn nữa, nhân tộc vừa vẫn lạc, còn có một vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Cái này gọi là kiếm lời nhỏ?

Ngay lúc bốn người ngạc nhiên, tên nữ tu này đột nhiên đưa tay tùy ý vồ một cái bên hông, lập tức lấy ra năm mũi tên đen nhánh, chợt một phát lấy trường cung trên đầu vai xuống, chớp mắt kéo căng, dây cung giáng đỏ vù vù, năm mũi tên cùng lúc ầm vang bắn ra!

Trong chớp mắt năm mũi tên rời dây cung, năm bóng người trong bóng tối lập tức biến mất.

Vù...

Năm đạo huyền quang mau lẹ như điện, chớp mắt chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, trời cao tối tăm chẳng biết đi đâu phương nào.

Ngay sau đó, mặt đất như là cự thú xoay người, ầm vang phun trào, bùn cát cỏ cây cuồn cuộn trượt xuống, mặt đất trong toàn bộ thung lũng thay đổi hình dạng, một cái giác hút dữ tợn rộng ngàn trượng đột nhiên xuất hiện từ lòng đất, cắn một cái về vị trí vừa rồi của năm người.

Oanh! !!

Chương 2662: Bóng đen

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ phương mặt đất này lay động mãnh liệt, cát bay đá chạy, cây cỏ ngăn trở, ao vén sóng, phi cầm tẩu thú tranh nhau chạy trốn, Thủy tộc nhao nhao lặn xuống đáy ẩn nấp... Một đầu cự trùng như ngọn núi ầm vang xuất hiện, thể xác màu đỏ sậm như lão giả gần đất xa trời, tràn đầy nếp uốn, toàn thân không lông, lại chảy đầy nước bọt như chất nhầy, vô cùng tanh hôi, làm người ta buồn nôn.

Cự trùng không mắt, không tai, không mũi, trên cái đầu to lớn chỉ có một cái giác hút to lớn như toàn bộ cái đầu.

Một nửa thân thể của nó chưi ra mặt đất, như một tòa núi cao trên đất bằng, phần thân thể còn lại vẫn ẩn trong đất, với nó tầng nham thạch vô cùng cứng cồi lại mềm mại như mặt nước lay động.

Răng rắc răng rắc răng rắc... Tiếng nhấm nuốt liên miên không dứt vang lên, nham thạch, bùn cát, cây cối, tất cả mọi thứ quanh đó đều lấy tốc độ cực nhanh bị thôn phệ.

Cự mộc che trời, cây sắn dây như màn trùng điệp rủ xuống, thác nước thấp thoáng như lụa, treo đầy vách đá.

Dưới vách đá, đầm nước hội tụ thành hồ nước rộng rãi mênh mông, lúc này gió êm sóng lặng, chiếu rọi ra một bóng dáng cao ngất nửa ngồi trên đất, đã hòa vào núi non xung quanh.

Khói sóng mênh mông trên hồ lớn, trước mặt hắn ta chỉ như hố nước ngẫu nhiên tích nước sau cơn mưa.

Long Bá Chiến Vương dựa lưng vào một ngọn núi thẳng tắp cỏ cây phồn thịnh, uốn gối mà ngồi, chỗ cụt tay của hắn ta đã bị băng tinh phong bế từng lớp.

Một bóng dáng khôi ngô mạnh mẽ đạp không mà đứng trong hư không trên đỉnh đầu hắn ta.

Thoạt nhìn bóng dáng này không khác gì nhân tộc, bào phục bằng giao tiêu, vạt áo ống tay áo điểm xuyết minh châu sáng ngời, màu da trắng nõn sáng long lanh như mỹ ngọc không tì vết, mặt mày anh tuấn không thể tưởng tượng nổi, lúc nhìn quanh như có mị lực vô tận. Nhưng cẩn thận nhìn lại chỉ thấy sau tai hắn ta mọc mang, hơi nước mờ mịt như mây khói, quanh người mờ mịt, trơn bóng như phương thiên địa này.

Trong mắt một mảnh băng xanh thuần túy, con ngươi không phân chia lòng đen và trắng như huyền băng vạn năm, vô cùng lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào.

Đây là một vị Giao Nhân!

Không!

Là Giao Nhân cổ tiên!

Giao Nhân cổ tiên quan sát Long Bá Chiến Vương, tiếng nói lạnh lẽo: "Thương thế đã khôi phục, mau chóng rời đi'"

"Nơi này không phải chỗ để loại người yếu đuối như ngươi có thể ở lại!"

Lúc này khí tức của Long Bá Chiến Vương đã dần khôi phục, hắn ta quay đầu nhìn về phía màn nước tận trời vượt xa dãy núi cổ mộc, lập tức nhướn mày.

Bùi Lăng còn đang chiến đấu với vị Long Nữ kia!

Tiểu bối nhân tộc này là người dẫn đường tiên lộ, nếu xảy ra chuyện, tất cả người đi theo chắc chắn phải chết!

Thế nhưng, tình trạng hiện tại của hắn ta còn khó bảo vệ bản thân!

Lần Phù Sinh kỳ cục này, chắc chắn chín môn phái lớn đã tính sai cái gì đó!

Nghĩ tới đây, Long Bá Chiến Vương lập tức yếu ớt nói: "Đa tạ tiền bối khẳng khái giúp đỡ, nhưng lại không biết tôn hiệu tiền bối...

Hắn ta còn chưa nói hết lời, trong màn nước tận trời đột nhiên vang lên một tiếng nói to lớn...

"Trọc Thế Vạn Tượng..."

Giọng nói này vô cùng rộng lớn, vừa ra khỏi miệng đã vang vọng phương thiên địa này, toàn bộ sinh linh lập tức hãi hùng khiếp vía, dường như trong nơi tối tăm có một loại biến hóa vô cùng kinh khủng nào đó đã bắt đầu!

Trên trời cao, khí tượng thay đổi, giữa càn khôn vạn vật rung động.

Giao Nhân cổ tiên đạp không mà đứng, trong đôi mắt băng lam đột nhiên hiện ra vẻ nghiêm nghị.

"Thừa Thiên Thịnh Yến!"

Tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo thanh khí vô cùng thuần túy, cũng cô đọng vô cùng trong vắt như mặt trời xông lên trời không!

Trong thanh khí có đao ý cao ngất, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu, xé rách tầng mây, xuất hiện giữa trời!

Xoạt!

Ngay sau đó, toàn bộ màn nước tận trời, tính cả núi non sông rộng xung quanh lập tức bị chém thành hai!

Long Bá Chiến Vương còn không thấy cả cái bóng của đao khí, đã thấy trong màn nước bị đánh mở, một bóng đen hình dáng mơ hồ, khí tức tà ác hỗn loạn phát ra một tiếng gầm thét sắc nhọn, như đã chịu thiệt thòi lớn.

Không đợi màn nước bị đao khí trảm phá bắt đầu rơi xuống, giọng nói uy nghiêm thật lớn kia lại vang lên: "Lung Trung Vọng Nguyệt...

Tiếng nói đã ra như thiên hiến giáng xuống.

Toàn bộ phương thiên địa này lập tức chìm vào tĩnh mịch, vốn màu sắc rực rỡ như đủ loại tươi đẹp do cẩm tú bày ra nhanh chóng rút đi, chòm sao trên bầu trời thất sắc, dường như phương càn khôn này chết đi.

Chỉ có một bóng người huyền bào trong màn nước là màu sắc duy nhất!

Uy áp kinh khủng, ầm vang nhét đầy, đao ý mênh mông, cuồn cuộn như nước thủy triều!

"Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Nói xong, phía trên màn nước lặng yên xuất hiện một vòng huyết nguyệt như lưỡi câu.

Huyết nguyệt tinh tế, trong lạnh lẽo có một loại sắc bén như lưỡi đao, như vết thương mới cắt trên trời cao.

Trong chớp mắt nó xuất hiện, trong cơ thể bóng đen khổng lồ kia lập tức bộc phát ra ngàn vạn đạo đao ý, không ngừng phá vỡ lỗ thủng trong cơ thể hắn ta, lít nha lít nhít đao nhọn nhỏ bé vạch phá bầu trời, ngàn vạn rít lên như mũi tên bắn mạnh về phía huyết nguyệt.

Huyết nguyệt vốn cực nhỏ, lập tức bắt đầu mượt mà.

Chương 2663: Bóng đen (2)

Ngay sau đó, lại là một đạo đao khí huyết sắc trào lên như thiên hà gào thét, tới nhanh như điện chớp, trong nháy mắt chém về phía Giao Nhân cổ tiên!

Trong mắt Giao Nhân cổ tiên lóe lên màu băng lam, thiên địa quanh mình lập tức phun trào khí lạnh, đỉnh băng thay nhau nổi lên, chỉ một thoáng băng phong vạn dặm như thời gian đều bị đông cứng.

Nhưng huyết sắc như tiễn, đao khí gào thét trào lên giữa thiên địa, chưa đến gần đao ý vô cùng sắc bén đã ma diệt từng tầng băng tinh.

Nơi đi qua, không có gì không trảm!

Xoạt!

Đao khí xuyên qua từ trong thiên địa băng phong, lao như bão tố đến vòm trời càng xa xôi hơn.

Giữa thiên địa, vô số tầng băng chôn vùi từng khúc, vô số băng tinh bắn tung toé như mưa, vẩy xuống nhao nhao.

Giao Nhân cổ tiên không nhúc nhích đứng yên trong hư không, trong mắt hắn ta vẫn xanh thắm, trên cổ lại đột nhiên xuất hiện một sợi tơ máu mảnh khảnh.

Máu tươi vừa tuôn ra, thoáng cái đã bị đông cứng.

Trường phong phần phật, Giao Nhân cổ tiên đứng thẳng bất động như cột trụ.

Cho tới giờ khắc này, màn nước tận trời đằng xa mới ầm vang rơi xuống!

Lũ lụt bành trướng gào thét, chớp mắt thôn phệ sông núi ao nước.

Dòng nước siết xoay tròn, đạo thanh khí ngút trời kia đã biến mất không thấy gì nữa, bóng người huyền bào cũng tung tích mịt mờ.

Phía trên mặt đất, dòng nước cuồn cuộn cọ rửa một bàn tay như núi lớn, toàn thân nó xanh đen, khói đen quanh quẩn, hơi khói như xúc tu, trong lúc bay bổng như vô số khuôn mặt dữ tợn ngưng tụ thành, vô số đôi mắt oán độc chi chít khắp nơi, lúc này từng cái khép lại như ánh nến dập tắt.

Rống! !!

Bóng đen to lớn kia đang không ngừng phát ra tiếng gào thét, hình dáng hắn ta điên cuồng vặn vẹo như bị cái gì đó trói buộc, đang không ngừng giãy giụa.

Sừng thú Long Nữ óng ánh, dệt kim chiết xạ từng điểm màu, đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích giống Giao Nhân cổ tiên.

Một hồi lâu sau, cuối cùng đao khí trên cổ Giao Nhân cổ tiên đã tiêu tán, tơ máu lập tức khép lại.

Trong nháy mắt Giao Nhân cổ tiên xuất hiện bên cạnh Long Nữ, hộ pháp cho nàng.

Lại một lúc lâu, khí tức Long Nữ khôi phục, thương thế cũng khỏi hẳn, nàng lập tức nổi giận quát lớn: "Vì sao vừa rồi lại ra tay?"

"Chỉ là nhân tộc ti tiện, một mình ta làm được!"

Giao Nhân cổ tiên cũng không nói cái gì, yên tĩnh đứng hầu sau người.

Long Nữ hừ lạnh một tiếng, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Giao Nhân cổ tiên cũng chạy đi.

Bên ngoài sơn thủy trùng điệp, Long Bá Chiến Vương cũng đã đứng dậy, hắn ta không biết vừa rồi Bùi Lăng độn đi nơi nào, nhưng bây giờ tiếp tục ở lại nơi đây cũng không khác gì chờ chết, vì vậy sau khi nhìn quanh một vòng, tùy tiện chọn một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi.

Khắp nơi lập tức yên lặng như tờ, lại không có tung tích của bất kỷ sinh linh gì.

Bóng đen to lớn kia còn đang đứng tại chỗ điên cuồng gào thét.

Lít nha lít nhít đao nhọn nhỏ bé hội tụ như dòng lũ, lao về phía huyết nguyệt trên đỉnh đầu.

Huyết nguyệt càng ngày càng tròn, bóng đen giãy giụa càng ngày càng lợi hại.

Mặt đất chấn động kịch liệt, dòng nước khuấy động, cỏ cây chập chờn, nham thạch đi loạn... Trên trời cao, phong vân khuấy động, hư không hiện ra từng vết nứt như mạng nhện, gió bão hỗn độn thỉnh thoảng tiêu tán ra.

Ngay lúc huyết nguyệt sắp tròn, bóng đen chợt bộc phát ra một luồng khí thế cuồn cuộn, hắn ta mở ra miệng lớn, ngửa đầu phun ra một chùm khí màu xám kinh khủng mênh mông!

ầm ầm ầm ầm ầm... Tiếng âm vang che ngợp bầu trời, chớp mắt nhét đây phương này thiên địa, cột khí rộng lớn hóa thành dòng lũ cuồn cuộn như thực chất, trong nháy mắt nuốt hết huyết nguyệt.

Cột khí màu xám cuồn cuộn ngút trời, thẳng vào bầu trời, trong chớp mắt đã xé rách vòm trời, như có ngôi sao lập tức chôn vùi, vẫn lạc.

Cái miệng lớn của bóng đen chậm rãi khép lại, cột khí màu xám chầm chậm tiêu tán, khí tức quanh người hắn ta dần ổn định lại.

Trên bầu trời, huyết nguyệt lại xuất hiện, lạnh băng đỏ hồng, sau khi hơi sáng tắt lại lặng yên tán loạn.

Khí tức bóng đen bắt đầu nhanh chóng khôi phục, móng vuốt vừa bị chém đứt của hắn ta cũng bắt đầu không ngừng sinh sôi mầm thịt, khôi phục như lúc ban đầu.

Tảng đá kỳ quái lởm chởm, y khảm uốn lượn, tàn nhánh lá rụng tản mát nhao nhao, bùn cát đổ sụp, phù văn tàn tạ, bên cạnh đằng la rõ ràng có một cái hố to tươi mới.

Một ánh đao huyết sắc đột nhiên đánh xuống.

Ứng đồ tán đi, lộ ra bóng người huyền bào, ngay sau đó tất cả đao khí thu liễm.

Sắc mặt Bùi Lăng trắng bệch, vừa rơi xuống đất đã há mồm phun ra một ngụm máu đen.

Cột thanh khí thướt tha trên đỉnh đầu đã tiêu tán, hiệu quả của [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] đã qua.

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy ra một vốc đan dược óng ánh mượt mà, không có chút đan hương nào, nhanh chóng nuốt xuống.

Đan dược vào miệng hóa thành nhiệt nóng ào ạt, nhanh chóng tản vào toàn thân, khí tức của hắn chậm rãi khôi phục.

Long Nữ, còn có vị Giao Nhân kia...

Hai vị cổ tiên này thì cũng thôi đi.

Nhưng bóng đen kia... Khí tức rất giống U Tố mội!

Chỉ có điều, U Tố mộ còn lâu mới đáng sợ như bóng đen kia!

Đây tuyệt đối không phải là cổ tiên bình thường!

Đây chính là Phù Sinh kỳ cục đại cát?

Chương 2664: Đói

Trong lòng Bùi Lăng khó có thể tin, loại tình huống vừa rồi, hắn không tin trừ mình ra, còn có Đại Thừa kỳ khác có thể sống sót!

Dù là vị Long Nữ kia không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, cũng không ai có thể đối phó!

Không!

Đừng nói một vị Đại Thừa, dù một vị tiên nhân chân chính tới, vừa rồi có thể còn sống hay không đều là hai chuyện khác nhau!

Hắn vừa nghĩ như vậy vừa lấy ra thần niệm, nhanh chóng đảo qua phương thiên địa này.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng kết thúc dò xét nhưng không phát hiện bất kỳ khí tức gì của đám người "Không Mông" tiền bối.

Hắn lập tức nhướn mày, ván cờ lần này vừa bắt đầu: "Hoài Phố", Tranh: "Vong" lập tức vẫn lạc, Long Bá Chiến Vương nửa tàn phế, tình huống bốn người còn lại không rõ, tất cả khí tức đều biến mất ở nơi này...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vị Long Nữ vừa rồi rất có địch ý với nhân tộc, nhưng đối với chủng tộc bên ngoài nhân tộc, dù yêu tộc hay dị tộc lại không có chút sát tâm nào.

Bởi vậy, vừa rồi hắn không đi tụ hợp với Long Bá Chiến Vương.

Nhân tộc ở thời kỳ này vừa vặn ngược lại... Chỉ là vừa nãy màn nước của Long Nữ ngăn cách trong ngoài, cộng thêm đối phó cổ tiên không thể phân tâm, hắn cũng không cảm giác được quá nhiều tình huống ngoại giới...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, đang muốn thôi động, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên xốp như nước chảy, ngay sau đó một đầu cự trùng to như ngọn núi đột nhiên thoát ra, trên thể xác che kín nếp nhăn đỏ sậm, chất nhầy tanh hôi không ngừng nhỏ xuống, mỗi một giọt chất nhây đều như từng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn ngưng tụ thành, trùng điệp như ảnh, trên thân thể chồng chất oán giận như bị đóng đinh trong vết máu khô cạn, không chỗ có thể đi, không đường có thể trốn.

Trên cái đầu to lớn không mắt, không tai, không mũi, giác hút dữ tợn thật to mở ra như vực máu mới xuất hiện, một ngụm nuốt Bùi Lăng vào trong đó!

Phốc! !

Trong chớp mắt, trên thể xác màu đỏ sậm của cự trùng đột nhiên xuất hiện một tơ máu, sau đó nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt cắt nó thành hai nửa.

Một đạo đao khí huyết sắc dư thế không giảm, trảm ra từ trong cơ thể cự trùng!

Cự trùng bị chém thành hai khúc âm vang ngã xuống, mặt đất chấn động, Bùi Lăng đứng ở giữa không trung, lông tóc trên người hắn không tổn hao gì, Cửu Phách Đao chưa ra khỏi vỏ.

Hai nửa thân thể của cự trùng ngã trên mặt đất, còn đang điên cuồng nhúc nhích, trong vết thương bắn ra lít nha lít nhít sợi tơ chất nhầy, khí tức âm u lạnh lẽo trên đó trùng điệp, nhanh chóng chui vào một nửa thân thể kia, thử khép lại.

Cùng lúc đó, khuôn mặt vặn vẹo trùng điệp, oán giận ngập trời quanh quẩn trên người nó nhanh chóng tiêu trừ.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một cảm giác đói bụng trước nay chưa từng có xông lên đầu!

Trong mắt người thường chỉ thấy con cự trùng này xấu xí không chịu nổi, tanh hôi buồn nôn, trong mắt hắn như bỗng nhiên thành món ăn ngon miệng nhất trên đời này!

Đột nhiên cơn đói xuất hiện một cách khó hiểu, nhưng theo đao ý ăn mòn, khí tức "Hỗn Độn thái" của cự trùng hoàn toàn biến mất, cảm giác đói bụng cuồng loạn vừa xuất hiện trong đầu Bùi Lăng cũng lập tức tan thành mây khói.

Dường như cảm giác muốn ăn một bữa tiệc lớn chỉ như một ảo giác.

Trong lòng Bùi Lăng hơi nghi ngờ, nhưng trong loại tình huống có thể nói là bốn bề nguy hiểm, không cho hắn thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Hắn dứt khoát lưu loát đánh xuống mấy đao, trong nháy mắt trảm cự trùng thành tro tàn.

Màu đen xám bay lả tả như tuyết lớn vẩy xuống cả tòa thung lũng.

Để tránh tiếng động nơi đây lại dẫn đến sự tồn tại kinh khủng gì, Bùi Lăng không dám tiếp tục ở lại chỗ này, huyền bào lóe lên, bóng dáng lập tức biến mất.

Sau một lát, một chỗ cành lá đông đúc trong rừng sâu rậm rạp.

Gió núi chầm chậm thổi qua cỏ cây xinh đẹp mềm mại, bóng tối trùng điệp trong rừng sâu cũng chậm rãi chập chờn theo.

Trong một mảnh bóng râm chập chờn, một bóng người huyền bào lặng yên hiện ra.

Hai chân vừa rơi xuống đất, Bùi Lăng còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, chợt thấy trong cơ thể có biến như có vô số trứng trùng nhỏ bé đang chạy trốn trong máu của hắn, hấp thu chất dinh dưỡng, sinh cơ, tiên lực trong cơ thể hắn, nhanh chóng nở rat Vừa nhận ra điểm ấy, những trứng trùng này đã có một bộ phận nổ thành công, lúc phá vỏ, thể xác nhanh chóng to ra, hóa thành từng trùng yêu như con đỉa không mắt không mũi không tai, trên đầu chỉ có một cái miệng.

Quanh người trùng yêu hiện ra lít nha lít nhít khuôn mặt dữ tợn mơ hồ, khí tức hỗn loạn, tà ác, sa đọa, bạo ngược quần quanh như thực chất, sau khi nó leo ra không do dự chút nào, lập tức gặm nuốt nội tạng kinh mạch của Bùi Lăng từ bên trong!

Bùi Lăng không chút do dự, khí tức quanh người lập tức trở nên hoàn mỹ, đao ý cao ngất ầm vang bộc phát, hành động hoàn mỹ vô khuyết, đao khí huyết sắc bắn ra ngàn vạn như thác nước máu cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ nó.

Trùng yêu vừa có hành động lập tức bị đao ý như vô cùng vô tận trảm diệt.

Ngay sau đó, cơn đói vô cùng mãnh liệt kia lại xuất hiện!

Những trùng yêu ký sinh trong cơ thể như một loại món ngon vô thượng nào đó tràn đầy sự dụ hoặc!

Chương 2665: Nhiệm vụ hồng hoang

Bùi Lăng nhướn mày, đao ý cuồn cuộn trên dưới cả người đã thôi động tới cực điểm.

Chỉ chốc lát, tất cả trùng yêu và trứng trùng chưa nổ trong cơ thể hắn đều bị đao ý trảm sạch.

Quanh người Bùi Lăng lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực, thi thể trùng yêu, hài cốt trứng trùng lưu lại trong cơ thể đều bị đốt cháy không còn, hóa thành hư vô.

Loại cảm giác đói bụng rõ rệt, gần như không thể tự điều khiển lại biến mất.

Khí tức bại lộ, Bùi Lăng lập tức muốn đổi chỗ khác.

Nhưng liên tục hai lần bị yêu tộc đánh lén, hắn hiểu ra thân phận nhân tộc di chuyển trong năm tháng hồng hoang thật sự quá nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, hắn không do dự chút nào, lúc bước ra một bước, thân hình dung mạo lập tức xảy ra biến hóa to lớn, hai con ngươi băng lam, bào phục giao tiêu, thẳng tắp khôi ngô, vô cùng tuấn mỹ, chính là tên Giao Nhân cổ tiên vừa rồi!

Ống tay áo nhẹ vung lên, Bùi Lăng lại độn đến nơi xa.

Nhưng vừa bay đến giữa không trung, một tấm lưới lớn bện từ cổ đằng, trải rộng vân triện giam cầm chợt rơi xuống từ hư không, nó bao la khổng lồ như có thể bao phủ toàn bộ phương mặt đất này, trong chớp mắt phong bế tất cả hướng đi của Bùi Lăng, tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn!

Cùng lúc đó, trên mặt đất dâng lên lít nha lít nhít nham nhọn to lớn, rét lạnh như châm, như có thể xuyên thủng vạn vật.

Bốn phương tâm hướng thay nhau nổi lên tiếng gió, vô số sự khủng bố gào thét tập kích xuống.

Trong chốc lát, thiên la địa võng, sát cơ như thủy triều lộn xộn tuôn ra, như một cạm bẫy sát cục đã sớm đặt xuống, mở ra trong chớp mắt!

Xuyên qua một mảnh rừng rậm che trời, phía dưới vách núi cây xanh quấn đá, dòng nước xiết bắn tung toé.

Bên cạnh đầm sâu có cây xanh trúc tía, thấp thoáng một tòa thôn xóm hoang phế.

Thôn này đã lâu không có người ở, ngước mắt nhìn đổ nát thê lương, bụi bặm nặng nề.

Vèo!

Năm đạo huyền quang bắn mạnh ra từ trong hư không.

Một trận tiếng vang nặng nề trầm thấp, huyền quang tán đi lộ ra bộ mặt thật sự, năm mũi tên chui vào mặt đất ở cửa thôn, lập tức hóa thành năm bóng người.

Chính là "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu: "Không Mông" cùng tên nữ tu Đại Thừa tám mươi mốt kiếp áo vải giày đen kia.

Nhìn thôn xóm đã đổ nát trước mặt, nữ tu nhanh chóng đánh ra một pháp quyết cổ xưa.

Trong thôn lập tức dâng lên một luồng mây mù mờ mịt, sương mù như khói bếp thướt tha, mỏng manh mà phiêu dật, trong chớp mắt nuốt hết toàn bộ làng.

Nữ tu không nói nhảm bất kỳ điều gì: "Đi vào!"

Nói xong, nàng lập tức cất bước đi vào trong cửa thôn.

Bốn người "Thùy Vũ" vội vàng đuổi theo.

Trong chớp mắt năm người tiến vào sương mù, sương mù lập tức tan thành mây khói, thôn xóm lại khôi phục dáng vẻ đống đổ nát, lại không thấy bất kỳ bóng người nào.

Trong sương mù, cảnh tượng xung quanh đều mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt hình dáng.

Bốn người đi theo vị nữ tu Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia bảy quẹo tám rẽ trong một đống đổ nát thê lương, đi tròn nửa canh giờ, sương mù dần tản ra, một thôn làng căn phòng thấp bé đột nhiên hiện ra trước mặt bọn họ.

Thôn này được xây dựng trên đất trống trụi lủi, xung quanh không có nguồn nước, cũng không có quá nhiều thảm thực vật, chỉ có một loại dây leo màu xanh sẵm nở lấm ta lấm tấm hoa tím như cây sắn dây bao trùm đầy thôn, tản ra mùi tanh.

Ở cửa thôn có hai tên thủ vệ đều mặc áo gai giày đen, cầm cung mâu trong tay, vẻ mặt tiêu điều, mặt mày như dãi dầu sương gió, nếp nhăn mọc lan tràn nhưng phóng tầm mắt nhìn tới chỉ cảm thấy bọn họ không chỗ nào không hoàn mỹ, lúc nhìn quanh lại không có kẽ hở.

Bốn người "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" đều khẽ giật mình, lại là hai vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Nhưng không biết hai vị này là tổ sư khai phái hai tông môn nào...

Không đợi bốn người suy nghĩ kỹ, một tên thủ vệ trong đó đã khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Ngân Khương, lần này thu hoạch rất tốt!"

Vị nữ tu Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia nhẹ gật đầu, nói:

"Cương Do quá vội vàng, đã chết"

Một tên thủ vệ khác nghe vậy, rất bình tĩnh nói: "Một người đổi bốn người, Cương Do hy sinh rất đáng giá."

Ngân Khương "..." một tiếng, nói: "Hiện tại ta muốn đi gặp thôn trưởng, sắp xếp nhiệm vụ cho bốn người bọn họ"

Hai tên thủ vệ nói: "Đi thôi."

Lúc đang nói chuyện, bọn họ bấm pháp quyết, mở ra cấm chế cửa vào làng.

Ngân Khương dẫn đầu vào thôn, bốn người lập tức đuổi theo nhưng trong lòng đều vô cùng nghi ngờ.

Một vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp vẫn lạc, nghe cuộc nói chuyện của Ngân Khương và hai tên thủ vệ kia, có về như không quan trọng gì?

Một đoàn người đi vào trong thôn, đã thấy phương thức xây dựng tất cả căn phòng trong thôn này đều cơ bản giống nhau, đều như lô cốt, phần lớn mọi chỗ đều giấu trong lòng đất, chỉ mở mấy cái lỗ nhỏ ở phía trên, dùng để lấy ánh sáng và thông khí.

Ngoài ra, toàn bộ mặt đất không ngừng lấp lóe ánh sáng nhạt của phù lục, tràn đầy lực cản cường đại và khí tức giam cầm, lấy cảm giác của đám người "Thùy Vũ", bọn họ căn bản không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn độn địa gì ở chỗ này!

Chương 2666: Nhiệm vụ hồng hoang (2)

Hai bên con đường khá rộng lớn, lần lượt từng bóng dáng đi qua đi lại, mỗi người đều có vẻ rất bận rộn, những bóng dáng này hoàn toàn không có tu vi, lại đều là phàm nhân.

Bốn tên người sống vào thôn, những phàm nhân này lại nhìn không chớp mắt, không hề để ý tới bọn họ, thậm chí đôi bên còn không hề bắt chuyện, chỉ vội vàng làm việc, bước chân vội vàng.

Dọc theo lô cốt thấp bé, gần như mỗi một lô cốt đều có một đạo khí tức hoàn mỹ tọa trấn trong đó!

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Chỉ có thể cảm giác được, không chỉ hai chữ sốt Dù là "Thùy Vũ" cũng không nhịn được khẽ giật mình, nhưng tâm cảnh Vô Thủy sơn trang khiến hắn ta nhanh chóng tiếp nhận thời đại do huyễn cảnh diễn hóa.

Trong lòng ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" lại khiếp sợ không gì sánh nổi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần.

Cái thôn này chỉ có hai loại người, thứ nhất là phàm nhân không có bất kỳ tu vi gì; thứ hai là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Loại Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp, bốn mươi chín kiếp như bọn họ, có thể nói gần như không tồn tại!

Ba người lập tức nhận ra điều không thích hợp, thời kỳ hồng hoang ngoại trừ tổ sư khai phái chín tông, nếu lại xuất hiện một vị, hai vị thậm chí ba vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, đây cũng là bình thường, dù sao lúc ấy thiên địa đại biến, có thêm mấy vị thiên kiêu xưa nay chưa từng có như tiên tổ chín tông cũng không ly kỳ.

Cũng như người dẫn đường tiên lộ Bùi Lăng...

Nhưng bây giờ, gần như người người đều là tám mươi mốt kiếp!

Dù có tiên nhân hạ giới nhận đồ đệ, có tài nguyên đan dược vô cùng vô tận, có công pháp tu luyện tốt nhất mạnh nhất... Cũng không thể nào làm được!

Lúc bước đi, tâm cảnh của ba người dần bình phục: "Không Mông" lập tức truyền âm nói: "Có chút... Không thích hợp!"

"Tượng Tái" và "Cô Miểu" đều âm thầm gật đầu: "Tượng Tái"

truyền âm nói: "Đừng lộ ra, giả vờ cái gì cũng không biết"

"Tìm cơ hội đi Kiến Mộc!"

"Cô Miểu" truyền âm nhắc nhở: "Trước tiên có thể thu thập một chút manh mối."

"Phương thiên địa này vô cùng nguy hiểm."

"Đại Thừa tám mươi mốt kiếp sẽ vẫn lạc bất cứ lúc nào."

"Nếu hiện tại chúng ta trực tiếp đi Kiến Mộc, dù người nơi đây không ngăn cản thêm cũng nửa bước khó đi!"

"Không Mông" truyền âm nói: "Không sai! Hiện tại chúng ta chưa thân tử đạo tiêu, nói rõ Bùi Lăng thái bình vô sự, chờ có cơ hội, ta sẽ liên lạc với hắn."

"Tượng Tái" truyền âm nói: "Như thế cũng tốt. Rõ ràng ván cờ lần này thể hiện ra đại cát, lại chọn được ván cờ mở đầu trận chiến hồng hoang, thật sự hơi kỳ quái..."

Còn chưa nói hết câu, lại nghe "Thùy Vũ" bình thản truyền âm:

"Đây là huyễn cảnh thôi diễn, thiên biến vạn hóa đều là bình thường"

"Nhưng ván cờ lần này cũng là đá mài tâm cảnh để bản đế kết thúc lần lâm trần này, khảo nghiệm trở về thượng giới thật sự cần cẩn thận một chút, để tránh đạo tâm bị long đong"

Ngay lúc bốn người âm thầm truyền âm, Ngân Khương đã đưa bốn người đến một căn phòng quy mô hơi lớn.

Căn phòng này đặc biệt khổng lồ, như một tòa lô cốt khá lớn.

Xung quanh còn xây tường viện lấp kín cao cỡ hai người, lít nha lít nhít vân triện giam cầm, gia cố, phòng hộ, sát phạt... Điêu khắc trên đó, rõ ràng cảm nhận được cấm chế dày đặc dao động.

Cửa sân khép hờ, chưa từng khóa lại, Ngân Khương trực tiếp đẩy cửa vào.

Bốn người thấy thế lập tức đi theo.

Đẩy cửa ra là một cái sân rộng rãi.

Trong viện không có bất kỳ trang trí gì, trong tầm mắt là một mảnh mặt đất bằng phẳng, cũng có lít nha lít nhít đường vân giống như tường viện, gắt gao giam cấm nơi đây, không cho bất kỳ thần thông thuật pháp gì tới lui trong lòng đất và trên không.

ở góc đông nam đặt một cái bồ đoàn cổ xưa, một lão giả áo gai khí tức hoàn mỹ đang ngồi xếp bằng trên đó, khí kình quanh người lưu chuyển như đang tu luyện.

Thấy có người tiến đến, lão giả này lập tức mở hai mắt ra nhìn năm người.

Ngân Khương dừng bước, gọn gàng dứt khoát nói: "Lần này đi ra ngoài, ta cứu bốn người về, hiện tại dẫn bọn họ đến nhận nhiệm vụ.

Lão giả khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói nhảm, thậm chí cũng không hỏi tên, lai lịch của bốn người mới tới, đã nói thẳng: "Hiện tại, ở trong thôn có rất nhiều nhiệm vụ!"

"Thứ nhất là sinh dục dòng dõi."

"Nhất định phải hoài thai bình thường, trải qua phụ tỉnh mẫu mâu sinh dục."

"Không được dùng tất cả thủ đoạn sinh hạ dòng dõi thông qua thuật pháp, thần thông đủ loại!"

"Nếu lựa chọn nhiệm vụ này, một năm nhất định phải sinh hạ năm mươi người!"

"Trong lúc sinh dục không cần làm bất cứ chuyện gì khác"

"Thiên tài địa bảo, vật bổ dưỡng, nhất là [Nhất thai bách tử dược], trong thôn đều sẽ chuẩn bị đầy đủ"

"Nữ nhân mang thai và ấu tử cũng là sự tồn tại được cả làng bảo vệ.

"Dù là Đọa Tiên giết tới hay yêu quỷ đột kích, trong thôn đều sẽ không tiếc trả giá bảo vệ người đó an toàn!"

"Nhiệm vụ thứ hai, ngoại tộc coi nhân tộc như huyết thực. Cho dù chúng ta đã tự mở rộng biên giới đất đai, giành lấy sinh cơ, nhưng còn có vô số đồng tộc vẫn bị nuôi nhốt trong hàng rào ngoại tộc như gia súc, mặc cho bọn chúng giết nuốt"

"Nhiệm vụ này cũng giống như Ngân Khương, đó là đi ra ngoài cứu những nhân tộc bị nuôi nhốt kia."

Chương 2667: Khiêm nhường

"Lựa chọn nhiệm vụ này, mỗi một lần mùa vụ biến ảo, nhất định phải cứu trăm người."

"Nhiệm vụ thứ ba là mai phục giết Đọa Tiên... Lấy thực lực tu vi của bốn người các ngươi, vừa vặn có thể phối hợp thành một đội săn giết...

Lão giả áo gai giới thiệu từng nhiệm vụ một, ngoại trừ nhiệm vụ thứ nhất, tất cả nhiệm vụ khác đều không có bất kỳ thù lao gì.

Hoặc là nói... Hiện tại chỗ cư trú ẩn nấp trong cấm chế dày đặc, coi như an toàn này là thù lao lớn nhất!

"Nhiệm vụ thứ bảy lấy chân hỏa Phù Tang, lấy đó nhập u đồ."

"Nhiệm vụ thứ tám hộ tống"

"Nhiệm vụ thứ chín trảm Kiến Mộc..."

Nghe đến đó, vẻ mặt bốn người đều khẽ động, lại là trảm Kiến Mộc!

Mục đích của bọn họ trong chuyến này là phi thăng thành tiên, hành động lần này nhất định phải thông qua Kiến Mộc.

Nếu Kiến Mộc bị trảm, ván cờ lần này chắc chắn thất bại!

Hơn nữa, cuối cùng chắc chắn Kiến Mộc bị chém!

Nếu không lần này bọn họ cũng không cần thông qua Phù Sinh kỳ cục, đi vào năm tháng quá khứ này để thành tiên!

Hiện tại vấn đề lớn nhất là Kiến Mộc sẽ bị trảm lúc nào!

Nghĩ tới đây: "Tượng Tái" lập tức hỏi: "Khi nào bắt đầu trảm Kiến Mộc?"

Lão giả áo gai dừng lại một chút, sau đó nhìn qua hắn ta nói: "Chỉ có người nhận lấy nhiệm vụ này mới có thể biết."

"Các ngươi không đủ thực lực, không thể tham gia nhiệm vụ này!"

Bốn người nhíu mày, thời gian trảm Kiến Mộc cực kỳ quan trọng với bọn họ!

Suy nghĩ của "Không Mông" thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nói:

"Đạo lữ của ta cũng là tám mươi mốt kiếp, có thể nhận nhiệm vụ này, không biết có thể...

Còn chưa nói hết câu, lão giả áo gai lại ngắt lời: "Chỉ có người nhận lấy nhiệm vụ này mới có thể biết!"

Nói xong, dường như nhận ra bốn người cực kỳ để ý nhiệm vụ "trảm Kiến Mộc" này, lão giả lại nói tiếp: "Nhiệm vụ thứ bảy sẽ diễn ra trước nhiệm vụ thứ chín"

"Nếu các ngươi nhận nhiệm vụ thứ bảy, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết thời gian trảm Kiến Mộc."

"Ngoài ra, nếu nhiệm vụ thứ bảy thành công, cũng sẽ có tư cách nhận nhiệm vụ thứ tám!"

Nhiệm vụ thứ tám?

Sắc mặt bốn người bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng đều hơi ngạc nhiên.

Lão giả này giới thiệu cực kỳ kỹ càng mấy nhiệm vụ trước đó, nhưng bắt đầu từ nhiệm vụ thứ bảy, đối phương chỉ nói tên nhiệm vụ, không có bất kỳ giải thích gì liên quan tới nhiệm vụ.

Bây giờ nghe ý của lão giả, dường như nhiệm vụ thứ tám quan trọng hơn trảm Kiến Mộc?

Trong lúc ba người "Tượng Tái" nhanh chóng suy nghĩ: "Thùy Vũ"

cũng đã trực tiếp mở miệng nói: "Ta bằng lòng nhận nhiệm vụ thứ bảy."

Lão giả áo gai nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người "Tượng Tái".

Nghe vậy, ba người "Tượng Tái" cũng lập tức lấy lại tinh thần, bọn họ có thể không biết bí mật nhiệm vụ thứ tám, nhưng nhất định phải xác định thời gian trảm Kiến Mộc!

Đương nhiên, chủ yếu vẫn là trận chiến hồng hoang quá nguy hiểm, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không thể tự tiến về Kiến Mộc... Nếu không, chắc chắn càng sớm tiến đến chỗ của Kiến Mộc, càng ổn thỏa!

Thế là: "Tượng Tái" nói: "Ta cũng bằng lòng nhận nhiệm vụ thứ bảy."

"Cô Miểu" và "Không Mông" lần lượt gật đầu: "Chúng ta cũng thế"

Lão giả áo gai khẽ gật đầu, chợt nói: "Có thể."

"Các ngươi nghỉ ngơi trong thôn hai ngày trước."

"Hai ngày sau, trong thôn tự có sắp xếp."

Bốn người đều đáp: "Tốt!"

Ngay sau đó, lão giả áo gai phân phó Ngân Khương đứng bên cạnh: "Dẫn bọn họ xuống dưới sắp xếp."

Ngân Khương lưu loát sửa sang lại trường cung trên đầu vai, quay đầu rời đi: "Đi theo ta!"

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi vắng vẻ tùng nguy nga như lưu ly thấm ướt nước đọng, chiếu rọi ra cảnh tượng mơ hồ.

Cảnh vật duy nhất rõ ràng ở phương thiên địa này là một ván cờ trên bàn đá.

"Cựu" cầm cờ đen trong tay, không nhúc nhích.

Đại Thừa bao vây xung quanh bàn cờ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm ván cờ trước mặt.

Khác với lúc chín tông tranh cãi, tranh đoạt danh ngạch, hiện tại tất cả mọi người vô cùng trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía ván cờ vô cùng nghiêm nghị.

Nhưng thấy "Trúc Thất": "Linh Chất", Phỉ vừa tiến vào ván cờ không bao lâu, cánh tay "Cựu" nắm lấy cờ đen đột nhiên nhanh chóng hạ xuống.

Cộc!

quân cờ đặt xuống, trên bàn cờ lập tức lại có ba quân cờ bị ngăn chặn, biến mất trên bàn cờ.

Đây là lần thứ hai mất ba quân cờ!

Sắc mặt tất cả Đại Thừa đều thay đổi, ván cờ xảy ra vấn đề!

Từ khi người dẫn đường tiên lộ tiến vào ván cờ, lại đến hiện tại mất sáu quân cờ, tổng cộng thời gian cũng chưa tới một khắc đồng hồi!

Càng quan trọng hơn là, mọi người đều biết người dẫn đường tiên lộ Bùi Lăng là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, là người mạnh nhất tổ sư khai phái chín tông trở xuống!

Trong tình huống này, tử thương còn khoa trương như thế!

Đừng nói đại cát, ngay cả ván cờ tiểu hung, trung hung cũng không đạt được trình độ này!

Lúc này: "Cựu" ngẩng đầu nhìn về phía vị trí trống không đối diện vân cờ, tiếng nói ầm vang như sấm: "Đến ngươi!"

Nghe vậy, tất cả Đại Thừa lập tức kịp phản ứng, cần tiếp tục hạ cờ!

Trọng Minh tông "Phục Cùng" lập tức nói: "Phi thăng thành tiên chỉ có tất cả chín danh ngạch"

"Nhưng bây giờ Thánh tông ta đã có hai người vào ván cờ."

"Thánh tông sẽ không tranh giành ba danh ngạch lần này, nhường cho chư vị là được!"

Chương 2668: Năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc...

Thiên Sinh giáo "Chân Đô" dáng vẻ ưu nhã, nho nhã lễ độ nói:

"Thánh giáo ta vừa có Linh Chất vào ván cờ, lại đã chiếm một danh ngạch."

"Nhường ba danh ngạch lần này cho ngụy đạo."

Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt" lập tức gật đầu: "Không sai! Lần này Thánh đạo chỉ có hai mươi sáu vị Đại Thừa, ngụy đạo lại có tròn ba mươi sáu người."

"Số người ngụy đạo càng nhiều, càng cần danh ngạch!"

Cửu Nghi sơn "Thế Vị" nhíu mày, lạnh lùng nói: "Vừa rồi ma đạo từng nói nên dựa theo tỉ lệ vào ván cờ."

"Lần này nên là các ngươi đi!"

Lưu Lam hoàng triều "Thương Hưng" bình tĩnh nói: "Người dẫn đường tiên lộ lần này xuất thần ma đạo, chính đạo ta không dám giành trước với chư vị."

Tố Chân Thiên "Diễm Tế" nhìn chằm chằm ván cờ, tiếng nói nhàn nhạt: "Tố Chân Thiên đã có Không Mông ở bên trong, tất nhiên một cơ hội duy nhất nên nhường cho chư vị ma đạo."

Đôi mắt sắc của Yến Tê thành "Tử Tắc" tĩnh mịch, trầm giọng nói: "Yến Tê thành vừa dùng hết một lần danh ngạch, lần này nguyện nhường Luân Hồi tháp đến nay không có người vào ván cờ."

Hàn Ảm Kiếm tông "Hoành Thu" mặt không biểu tình, nói: "Kiếm tông cũng nhường danh ngạch cho Luân Hồi tháp!"

Trong chốc lát, Đại Thừa chín tông vừa giương cung bạt kiếm, không nhượng bộ chút nào vì tranh đoạt danh ngạch, đột nhiên trở nên vô cùng khiêm nhường, đôi bên đều hận không thể trực tiếp đẩy danh ngạch cho đối phương!

Thấy chín môn phái lớn lại bắt đầu tranh cãi, sắc mặt tiên nhân đứng trong đám người Vô Thủy sơn trang bình tĩnh như nước.

Quả nhiên!

Sau khi hắn ta đánh bảy ván, ván cờ này đã trở nên vô cùng nguy hiểm!

Mặc dù tiên chức của hắn ta không liên quan với Phù Sinh kỳ cục, nhưng nhìn chín tông tranh cãi trước đó, ngay từ đầu ván cờ lần này nhất định là đại cát.

Sau bảy ván cờ, thái cực sinh không, cũng sắp đến đại hung...

Nếu Phù Sinh kỳ cục lần này thất bại, vậy hắn ta căn bản không cần ra tay, vị Đọa Tiên kia sẽ trực tiếp vẫn lạc trong năm tháng quá khứ!

Chỉ tiếc, đến bây giờ vị Đọa Tiên kia còn chưa xảy ra chuyện gì, vẫn có sáu quân cờ còn sống, ván cờ này còn chưa đủ nguy hiểm...

Ngay lúc tiên nhân nghĩ như vậy: "Túc Cấp" đứng bên cạnh hắn ta lập tức nói: "Đừng tranh giành, một đám tiên hạ đẳng!"

"Các ngươi lấy chân linh tiên nhân lâm trần lâu dài, đã tu hành đến đỉnh điểm trong phương huyễn cảnh này, lại vẫn không thể xuyên qua hư vô nhìn thấy nguồn gốc, thật là đáng thương, đáng tiếc"

"Biệt uyển hạ giới ta muốn ba danh ngạch này!"

Nói xong: "Túc Cấp" quay đầu nhìn tiên nhân đứng gần mình nhất, phát hiện hình như mình không biết tôn hiệu vị Tiên Đế này.

Nhưng không sao đều là Tiên Đế thượng giới, tôn hiệu huyễn cảnh quên thì quên!

Thế là: "Túc Cấp" lập tức chỉ vào tiên nhân và "Vô La" cách đó không xa: "Vô La tiên đế, còn có ngươi, theo ta vào ván cờ!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta bước đến bên cạnh bàn cờ, lấy ra một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, không lựa chọn gần Thiên Nguyên, mà tùy tiện chọn một vị trí trống trên bàn cờ, trực tiếp đặt xuống.

Cộc!

"Túc Cấp" lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" lấy ra một quân cờ đen, rào rào rơi xuống.

"Vô La" không nói nhảm, cũng đi đến bên cạnh bàn cờ lấy ra một quân cờ trắng, đặt xuống bên cạnh "Túc Cấp".

Ngay sau đó, hắn ta cũng biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" lại hạ cờ.

Còn thiếu một quân cờ cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tiên nhân.

Sắc mặt tiên nhân cứng đờ, nếu bây giờ hắn ta để lộ thân phận cũng có thể rời đi, nhưng... Tiên giao tiếp cùng phàm, làm trái thiên cương!

Quan trọng nhất là, người mở ra ván cờ lần này là một vị Đọa Tiên!

Hiện tại tạm thời không thể xác định ván cờ thành bại, hắn ta tuyệt đối không thể rời đi!

Sau khi trong lòng cân nhắc một lượt, tiên nhân vẫn đi đến bên cạnh ván cờ, hắn ta không phải người mở ra ván cờ này, lại có tiên chức mang theo, dù ván cờ thất bại cũng có thủ đoạn giữ mạng.

Ngoài ra, chỉ cần chuyến này thành công truy nã vị Đọa Tiên kia, hắn ta có thể thông qua tiên chức, lập tức trở về thượng giới!

Nghĩ tới đây, tiên nhân lấy ra một quân cờ trắng muốn đặt xuống chỗ Thiên Nguyên gần Bùi Lăng nhất, nhưng quân cờ đặt xuống nửa đường bỗng nhiên dừng lại, vị trí này đã vẫn lạc sáu vị Đại Thừa...

Sau khi do dự một lúc, tiên nhân thu cánh tay về, cờ trắng lại rơi xuống bên cạnh "Túc Cấp": "Vô La".

Cộc!

Cở trắng vừa xuống, tiên nhân lập tức biến mất.

"Cựu" lại lấy ra một quân cờ đen, đang muốn hạ xuống, động tác đột nhiên dừng lại.

Tất cả Đại Thừa ở đây đều không phát hiện vừa rồi tiên nhân có gì không đúng, dường như đối phương chỉ là một vị tổ sư Vô Thủy sơn trang nhưng vừa hay tất cả bọn họ đều không nhận ra...

Hồng hoang.

Khí tức rào rạt nhét đây thiên địa.

Trong thung lũng tráng lệ dã man, ván cờ yên tĩnh bày ra trên bàn đá.

Tiên nhân áo bào trắng nhặt quân cờ trong hộp cờ, ba quân cờ trắng vào ván cờ, vừa hay tương ứng với vị trí "Túc Cấp": "Vô La', còn có vị tiên nhân hạ giới kia hạ cờ.

Trong chớp mắt một quân cờ trắng cuối cùng rơi xuống, ba bóng dáng "Túc Cấp": "Vô La", tiên nhân lập tức xuất hiện.

"Túc Cấp" và "Vô La" lập tức dò xét huyễn cảnh xung quanh, sắc mặt tiên nhân bình tĩnh như đã hiểu rất rõ nơi này.

Lúc này, tiên nhân áo bào trắng ngẩng đầu lên, tiếng nói mờ mịt:

"Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

Chương 2669: Năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc... (2)

Nghe vậy, tiên nhân không do dự chút nào, lập tức bước ra ngoài.

"Túc Cấp" và "Vô La" cũng kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo tiên nhân.

Thấy hai người đi theo mình, tay áo tiên nhân bồng bềnh, thuận gió mà đi, từ tốn nói: "Kim cổ chỉ tranh, song tiên đánh cờ."

"Có tin đồn nơi đây là năm tháng bắt đầu, cũng có tin đồn nơi đây là năm tháng kết thúc"

"Bên ngoài sơn cốc mới là thế giới chân chính của ván cờ lần này.

"Túc Cấp" và "Vô La" nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó "Túc Cấp" nhanh chóng hỏi: "Không biết tôn hiệu tiên hữu là gì?"

"Chúng ta đều là Tiên Đế thượng giới lâm trần, vì sao chưa từng nghe nói tin đồn này?"

Tiên nhân khẽ mỉm cười, Vô Thủy sơn trang "Từ không sinh có), quả thật nhập diễn quá sâu... Thế nhưng, sau khi thành tiên, đầu pháp tắc này thật sự khác biệt.

Cân nhắc đến sự rộng lớn của hồng hoang, có lẽ hai người này sẽ có tác dụng, tiên nhân tiếp tục nói: "Điều này không quan trọng, hiện tại rời khỏi nơi đây trước, xác nhận xem bây giờ là thời kỳ nào của hồng hoang"

"Rất có thể ván cờ lần này là điểm đại hung!"

"Thế nhưng, ta có đủ thực lực, có thể bảo vệ hai người các ngươi."

"Tiếp theo phải nghe theo sự sắp xếp của ta!"

Đang nói, ba người đã bước ra thung lũng.

Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại không có dấu hiệu nào đứng trong một cái lều rộng rãi như thần điện.

Cái lều này cao không thể tưởng tượng nổi, lấy hình thể thường nhân cần ngẩng đầu hẳn lên mới có thể trông thấy đỉnh lều, gió lùa vào xung quanh lều, lan can giăng khắp nơi to khỏe như tường thành, trong khe hở có cỏ cây vô cùng cao lớn chập chờn theo gió.

Nơi xa như có sấm sét từng cơn, ầm vang chấn động.

Ngay trước mặt ba người, từng chiếc lồng kích cố căn phòng xếp như núi.

Trong mỗi một cái lồng đều giam giữ từng nhân tộc người đầy dơ bẩn, vẻ mặt chết lặng.

Những nhân tộc này trần như nhộng, ánh mắt đờ đẫn, thứ vàng trắng thuận theo tấm ván gỗ dưới đáy chiếc lồng tùy ý chảy xuôi, nhỏ xuống chồng chất từng tầng, mùi thối ngập trời sinh sôi vô số ruồi muỗi, vết muỗi đốt khắp nơi, vết trảo máu me đầm đìa, rất nhiều vết thương đã sinh mủ, chảy ra nước mủ vàng xanh, mùi tanh hôi như thực chất.

Bọn họ thấy ba người "Túc Cấp", vẻ mặt ánh mắt đều không chút dao động như gia cầm súc vật bị thuần dưỡng đời đời, sớm thành thói quen kiếp sống trong lồng, không còn chút linh trí, tôn nghiêm, sinh cơ nào nữa.

Nhìn tình cảnh này, về mặt tiên nhân bình thản không gợn sóng, tay áo nhanh nhẹn, đã gọi đến một cơn gió mát phủi đi mùi tanh hôi nồng nặc, chư thiên vạn giới, tình cảnh bi thảm của sinh linh có trí đã sớm không phải điều đáng ngạc nhiên với sự tồn tại như hắn ta.

Những nhân tộc trước mắt trông cực kỳ bi thảm, nhưng qua nhiều năm tháng lại chẳng có gì lạ.

Không thành tiên, hưởng thụ vạn năm, cuối cùng cũng biến thành một nắm cát vàng.

Đối với tiên nhân đồng thọ với trời đất, Đại Thừa cũng chỉ là phù du sớm sinh tối chết!

Cách biệt tiên phàm như một trời một vực!

Hắn ta không ngừng bước, xuyên qua cái lồng trùng điệp tiếp tục tiến lên, ánh mắt không hề để ý rất nhiều nhân tộc hai bên, hơi mỉm cười nói: "Nơi đây là doanh địa Long Bá tộc."

"Chắc những nhân tộc này là huyết thực do Long Bá tộc nuôi dưỡng"

"Chúng ta chỉ là khách qua đường trong đoạn năm tháng này, không cần nhiều chuyện."

"Trực tiếp rời đi là được."

Tiếng nói vừa dứt, một giọng nói to lớn như lôi đình đột nhiên vang lên từ trên cao: "Chiếc lồng võ, có mấy tên chạy ra ngoài."

Một tiếng nói khác cũng ầm vang như tiếng sấm không thèm để ý trả lời: "Lấy ra một tên chiêu đãi là được, nhốt mấy tên khác vào.

Giọng nói như lôi đình trước đó lập tức đáp: "Được!"

Ngay sau đó, một bàn tay to lớn như che khuất bầu trời duỗi ra từ trên cao, toàn thân nó màu đen, có chướng khí ngũ sắc quanh quẩn trên đó, trong chướng khí hiện ra gương mặt oán độc của vô số anh quỷ, há mồm phun ra lưỡi dài huyết sắc như tơ tằm, càn quét xuống.

Bàn tay khổng lồ mang theo tiếng gió bão ầm vang rơi xuống, một phát bắt được tiên nhân.

Tiên nhân thay đổi sắc mặt, khí tức quanh người lập tức trở nên vô cùng hoàn mỹ, khuôn mặt cử chỉ đều không có chút tỳ vết nào, một luồng khí tức mờ mịt, cao xa, lạnh lẽo ầm vang bộc phát!

Lực lượng trên người hắn ta phông lên, bắt đầu giãy giụa.

Bàn tay khổng lồ như ngọn núi nguy nga bất động, chậm rãi nhấc tiên nhân lên, chuyển đến một cái nồi lớn trông như hồ nước...

Thấy đối phương lại là một vị cổ tiên hồng hoang có được "Bản nguyên", lực lượng kinh khủng, trong chốc lát hắn ta không thể tránh thoát, tiên nhân vội vàng hô: "Ta là tiên nhân thượng giới!

Có tiên chức mang theo!"

"Giết tiên là hành động làm trái thiên cương, kính xin tiên hữu nhanh chóng thu tay lại, tự giải quyết cho tốt!"

"Nếu không thiên cương vô tình, trên Trảm Tiên Thai chắc chắn có tên tiên hữu!"

"Đến lúc đó tước đoạt Bản nguyên, phế bỏ tu vi, đánh vào luân hồi, tam sinh tam thế không vào đạo đồ, chỉ sợ tiên hữu hối hận không kịp..."

Phù phù!

Lời còn chưa nói hết, tiên nhân đã bị ném vào nồi lớn.

Xì xì xì...

Tiếng nổ khi nguyên liệu nấu ăn rơi vào dầu nóng vang lên, tiên nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Nhìn tình cảnh này: "Túc Cấp" và "Vô La" liên tục lắc đầu: "Túc Cấp" thở dài nói: "Vị Tiên Đế này lại bị huyễn cảnh dọa thành như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra huyễn cảnh?"

Chương 2670: Ván cờ đại hung

"Vô La" nhíu mày nói: "hẳn chỉ là tiên hạ đẳng, không phải Tiên Đế"

"Túc Cấp" nói: "Nếu là tiên hạ đẳng, sao có thể vào biệt uyển hạ giới?"

"Vô La" nói: "Không biết. Vừa rồi tiên hạ đẳng này rất biết ảo tưởng, chắc tự ảo tường thành Tiên Đế"

"Túc Cấp" nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy. Năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc... Tiên hạ đẳng này nhập vai quá sâu, lại lừa gạt cả bản thân!"

Cự mộc che trời so le như dãy núi, một bóng dáng áo lam vừa thoát ra từ trong rừng, trên trời cao lưới lớn ầm vang chụp xuống, vân triện giam cầm, nguyền rủa, gia cố... Sáng tắt trong hư không, uy áp tràn trề.

Mặt đất hiện ra lít nha lít nhít nham đâm rét lạnh, vô số sự tấn công như thủy triều cuồn cuộn, toàn bộ lao tới từ bốn phương tám hướng!

Ngay chớp mắt tất cả công kích sắp chạm đến kia bóng dáng áo lam kia, lít nha lít nhít đao khí huyết sắc chợt sinh ra trong hư không, trong chốc lát ầm vang chém tới quanh mình!

Đao khí trào lên gào thét như thiên hà cuốn ngược, trong lúc rào rạt có tiếng gió bão như chiến xa ròng rọc kéo nước, gầm thét ép qua toàn bộ phương thiên địa này.

Xoạt xoạt xoạt...

Tiếng lưỡi đao xé gió không ngừng vang lên bên tai, lưới lớn rơi xuống, nham đâm sắc bén, độc tiễn, thuốc bột ăn mòn, trường mâu... Toàn bộ sự tấn công đều bị đao khí một trảm đánh nát.

Phát hiện đây là cạm bẫy, Bùi Lăng không hề dừng lại, thân hóa huyền quang lấy tốc độ nhanh hơn chạy ra ngoài.

Nhưng ngay chớp mắt hắn sắp thoát ra khu vực phục kích, ba bóng dáng áo gai cách mang, tóc dài chân trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.

Trong ba bóng dáng này, người ở giữa dáng người nhỏ gầy, màu da đen, một đôi mắt hẹp dài, ánh sáng bắn ra bốn phía, trong tay cầm một thanh cự phủ còn lớn hơn bản thân hắn ta; người bên trái vai vác trọng chùy, hắn ta khôi ngô cao lớn, áo thô không che đậy được cơ bắp cứng rắn rõ ràng, trên dưới cả người đây khí tức cường hãn; phía bên phải là một lão giả tóc trắng, dù đã nếp nhăn mọc lan tràn nhưng lưng eo vẫn thẳng, cầm một mặt cự thuẫn như tường thành, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt trầm ổn.

Ba người trang phục mộc mạc, dung mạo không hề liên quan đến anh tuấn, lại tràn ngập khí tức hoàn mỹ không một tì vết.

Ba vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Bùi Lăng ngẩn ngơ, còn không kịp suy nghĩ, hàn nhận lóe lên, cự phủ đã mang theo lôi âm cuồn cuộn trực tiếp bổ vào đầu hắn.

Cùng lúc đó, tiếng sấm ầm vang, trọng chùy hổ hổ sinh phong đánh đến bên cạnh hắn; đại thuẫn nhấc lên sóng âm cuồn cuộn, hung hăng đánh thẳng tới toàn bộ thể xác hắn!

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, sóng xung kích kinh khủng như thực chất cuồn cuộn đi ra bốn phương tám hướng, cổ mộc liên miên lập tức hôi phi yên diệt, phía trên mặt đất bị cày ra cống rãnh to lớn giăng khắp nơi, suối ngầm chậm rãi chảy ra, thấm vào bùn cát, hơi khói bốc hơi cuồn cuộn như sương khói.

Trong cát bay đá chạy, Bùi Lăng đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào.

Cự phủ bổ về phía đầu hắn lại bổ trúng một thanh búa giống như đúc, lưỡi búa va vào nhau khiến tia lửa bắn tung tóe; trọng chùy đập tới từ bên cạnh lại đập trúng một thanh trọng chùy không khác chút nào, tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai; cự thuẫn như tường thành thì bị một mặt cự thuẫn như song sinh rắn chắc ngăn cản.

"Ba vị..." Bùi Lăng tâm niệm vừa động, thân hình lập tức biến hóa, vừa hóa thành dáng vẻ ban đầu vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng vào lúc này...

Không có bất kỳ tiếng động gì, một cây gai độc cố gắng bôi thành đen nhánh, không có chút phản quang nào đã xuất hiện ở sau lưng hắn, rét lạnh thấu xương, dường như ngay sau đó có thể đâm xuyên qua tim!

Keng! tl Trong tiếng kim thiết mãnh liệt chạm nhau, một đạo đao khí huyết sắc đột nhiên xuất hiện, nó như thực chất lập tức ngăn chặn gai độc!

Khí tức vô cùng kinh khủng lập tức ầm vang tuôn ra từ trong cơ thể Bùi Lăng!

Cự phủ, trọng chùy, cự thuẫn, gai độc... Cùng chủ nhân của bọn chúng lập tức bị lực lượng vô cùng cường đại chấn bay ngược ra.

Trên bầu trời, huyền bào phần phật, tóc mực bay múa, tay áo Bùi Lăng đón gió phồng lên, đã khôi phục hình dáng cũ, sắc mặt hắn lạnh băng, khí tức quanh người như biển giận sóng to, sôi trào mãnh liệt.

Từng đạo đao khí huyết sắc như cá hồi bơi theo bầy, lít nha lít nhít quanh quẩn bên cạnh hắn, tản ra khí thế mênh mông làm người ta sợ hãi.

Đao ý cao ngất xông lên trời không, như tùy thời tùy chỗ có thể trảm phá phương càn khôn này!

Cùng lúc đó, ba bóng dáng áo gai cách mang kia cũng đã ổn định thân hình, thể xác dừng lại giữa không trung.

Một bóng dáng nhạt như có như không, như ánh trăng thảm đạm, cầm gai độc trong tay, xuất hiện bên cạnh ba người như khói nhẹ.

Bốn người lạnh lùng nhìn Bùi Lăng trước mắt, không tiếp tục ra tay.

Người cầm cự phủ trong tay khàn giọng nói: "Pháp tắc không giống, tu vi cũng không giống... Hắn không phải vị kia!"

Ba người khác nhẹ gật đầu, lão giả tóc trắng cầm thuẫn lập tức hỏi: "Nếu ngươi là nhân tộc, vì sao muốn ngụy trang thành dị tộc?"

Lúc này, Bùi Lăng chậm rãi thu liễm khí tức, vẻ mặt hắn vô cùng âm trầm.

Chương 2671: Ván cờ đại hung (2)

Lần này tiến vào Phù Sinh kỳ cục, vừa rời khỏi thung lũng đánh cờ, đầu tiên là một phen ác chiến với ba vị cổ tiên, sau đó thương thế còn chưa kịp khôi phục đã lần lượt bị hai nhóm yêu tộc đánh lén, hiện tại hóa thành yêu tộc cổ tiên, lại bị bốn tên nhân tộc Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp liên thủ mai phục...

Nếu không phải thực lực của hắn đủ cường đại, chỉ sợ hiện tại đã sớm thành một cỗ thi thể!

Không!

Có lẽ ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại!

Chỉ có điều, bốn vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp... Thời kỳ hồng hoang, hắn chỉ nghe nói tổ sư khai phái chín môn phái lớn là sự tồn tại cấp độ này!

Lại thêm từ khi hắn tiến vào ván cờ, liên tiếp gặp điều không hợp thói thường...

Đây là những năm tháng bắt đầu trận chiến hồng hoang!

Đúng vậy, đây căn bản không phải ván cờ đại cát gì đó, mà là ván cờ đại hung được tất cả chín môn phái lớn, tiên nhân thượng giới công nhận!

Nhận ra điều ấy, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, lập tức cúi người hành lễ, rất cung kính hỏi: "vãn bối Bùi Lăng, không biết tôn tính đại danh của bốn vị?"

Người cầm cự phủ nói: "Ta tên Lâm Thì."

Người vác chùy nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Ta tên Thân!"

Lão giả cầm thuẫn trầm giọng nói: "Súc Kiệt."

Bóng dáng nhẹ nhàng nhạt như khói hơi động một chút, chợt một giọng nói bình thản truyền ra: "Ta tên Bá Dực"

Bốn người giới thiệu xong, Lâm Thì lập tức nói: "Thực lực của ngươi rất mạnh, đừng ngụy trang thành dị tộc nữa, tránh việc không giết được mấy tên dị tộc, nhân tộc chúng ta đã tự giết hại lẫn nhau."

Lâm Thì, Thân, Súc Kiệt, Bá Dực?

Trong số tổ sư khai phái chín môn phái lớn có bốn vị như thế?

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ nhưng tu vi của bốn vị hiện tại, lại không làm giả được.

Thế là, hắn tiếp tục duy trì dáng vẻ rất cung kính, nhanh chóng trả lời: "Đã rõ! vãn bối sẽ không ngụy trang thành dị tộc nữa"

"Bây giờ vãn bối muốn đến chỗ Kiến Mộc, không biết bốn vị tiền bối có thể nói cho ta biết đi con đường nào sẽ an toàn hơn không?"

Nghe thấy Bùi Lăng muốn đi Kiến Mộc, thái độ của bốn người này lập tức ôn hòa hơn nhiều, Thân lập tức nói: "Hóa ra là đồng bào muốn đi trảm diệt Kiến Mộc, chẳng trách thực lực lại mạnh như thế!"

Súc Kiệt trầm giọng nói: "Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước! Một ngày chưa trừ diệt Kiến Mộc, sẽ liên tục không ngừng có Đọa Tiên hạ giới mà đến, ngăn lại đại thế của nhân tộc ta!"

Lâm Thì nhìn qua Bùi Lăng, giọng điệu thân thiết: "Đồng bào không biết, hiện tại càng đến gần Kiến Mộc, Đọa Tiên càng nhiều"

"Có thể nói, con đường nào cũng không an toàn, chỉ có thể giết đến chính diện!"

Bá Dực hỏi: "Không biết chuyến này tôn giá đi chung với bao nhiêu người? Đã mười ngày rồi chúng ta chưa trở về thôn, không hề biết nhiệm vụ trảm diệt Kiến Mộc đã bắt đầu... Chúng ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ này!"

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng mờ mịt, trảm Kiến Mộc?

Nhiệm vụ?

Đọa Tiên?

Hiện tại Đọa Tiên đã hạ giới?

Không đúng!

Bốn vị này nói, chắc không phải vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc, là những vị cổ tiên mà hắn vừa gặp phải!

Lấy một địch ba, hắn đã gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu số lượng càng nhiều...

Hơn nữa, nhân tộc muốn trảm Kiến Mộc, hắn nhất định phải thành công thành tiên trước khi Kiến Mộc bị trảm!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "vãn bối còn có tám vị đồng bạn, nhưng bây giờ lại thất lạc với vãn bối..."

Không đợi hắn nói cho hết lời, bốn người Lâm Thì lập tức nhướn mày, Lâm Thì lập tức hỏi: "Chỉ có chín người?"

Thân liên tục lắc đầu: "Chín người quá ít! Nếu thật sự chỉ có chín người đến đó không khác gì chịu chết, chỉ sợ chảy hết một giọt máu cuối cùng, ngay cả cái bóng của Kiến Mộc cũng không thấy"

Súc Kiệt nhìn qua Bùi Lăng, nghiêm mặt nói: "Làng của chúng ta cũng đang tập trung người trảm Kiến Mộc."

"Không bằng ngươi về làng chờ đợi trước, chờ người đông đủ lại cùng ra tay!"

Đám người Bá Dực đều gật đầu, bốn ánh mắt cùng nhìn về phía Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng hơi cứng ngắc, hắn muốn trèo lên Kiến Mộc, không phải muốn trảm Kiến Mộc...

Nhưng hiện tại điều này cũng không có gì khác nhau!

Dù trèo lên Kiến Mộc hay trảm Kiến Mộc, đầu tiên phải nhìn thấy Kiến Mộc mới được...

Thấy Bùi Lăng trầm mặc không nói, giọng điệu Lâm Thì chậm lại, khuyên nhủ: "Có rất nhiều Đọa Tiên, dị tộc có thiên phú thần thông, thuật pháp bẩm sinh cũng không phải số ít, chín người thật sự quá ít!"

"Nếu ngươi kiên trì hiện tại phải đi trảm Kiến Mộc, chúng ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến."

"Nhưng trước tiên cần phải chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này.

"Vậy đi, đi tiếp năm trăm dặm từ hướng này có một dãy núi."

"Địa thế khá bằng phẳng"

"Ngươi đừng hành động vội, hai ngày sau chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đến dãy núi kia tụ hợp"

"Nhớ kỹ! Đến lúc đó chúng ta chỉ chờ nhiều nhất một ngày một đêm."

"Sau khi vượt quá thời gian, sẽ lập tức rời đi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, hơi suy nghĩ một chút đã nhanh chóng nói: "Tốt, vậy vãn bối sẽ đi xử lý một chút việc vặt, hai ngày sau sẽ đợi bốn vị tiền bối ở trong dãy núi kia."

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa trong phương thiên địa này.

Chương 2672: Cách không kêu gọi

Bốn vị nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp còn lại cũng không nhiều lời, Lâm Thì vung ống tay áo một cái, tất cả khí tức nhân tộc trong toàn bộ khu vực này lập tức bị xóa đi, dấu vết vừa ra tay cũng bị che giấu.

Bóng dáng bốn người đột nhiên nhạt lại, lại ẩn nấp ở chỗ gần đây.

Thác nước trong núi, tiếng nước ù ù.

Đầm sâu dưới vách mát lạnh, trông lại đen nhánh thâm thúy, vô số rong rêu quấn vào nhau, trải rộng trong đầm nước.

Bên cạnh đầm nước, xương trắng chất đống, khắp nơi yên tĩnh, gió thổi tầng tầng lớp lớp rừng cây, cành lá lượn quanh.

Không có bất kỳ phi cầm tẩu thú gì dám can đảm tới gần.

Sau thác nước, một tòa động quật do thiên nhiên tạo ra, đỉnh động ngưng tụ hơi nước, từng li từng tí, không ngừng rơi xuống như nước mưa.

Một bộ huyền bào đi ra từ trong bóng tối.

Bùi Lăng dùng thần niệm nhanh chóng đảo qua quanh mình, không phát hiện điều khác thường gì, lúc này mới khẽ gật đầu.

Nơi đây chính là dãy núi mà bốn người kia vừa chỉ.

Vì đề phòng lần nữa gặp yêu tộc dị tộc đánh lén, hắn đi thẳng tới nơi này chờ đợi.

Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phương hướng vừa bị tập kích, tổ sư khai phái chín môn phái lớn có thực lực vô cùng cường đại.

Đợi chút nữa, nếu thật sự có cổ tiên nào đó đi ngang qua nơi này, vừa hay có thể thấy bốn vị cổ tiên này ra tay.

Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên phát hiện có người đang kêu gọi tên thật của hắn!

Bùi Lăng lập tức nhắm hai mắt lại, nghiêm túc cảm giác.

Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện là "Không Mông" tiền bối đang kêu gọi tên của hắn!

Chỉ có điều, có lẽ vì năm tháng cách trở, hoặc là vị trí địa vực của đối phương có cấm chế dày đặc che đậy, giọng nói đứt quãng bên tai, hơn nữa hắn không thể khóa chặt vị trí cụ thể của đối phương!

Bùi Lăng nhướn mày, nhanh chóng suy nghĩ một lượt, lập tức ôn hòa nói: "Không Mông tiền bối, ta ở chỗ này!"

"Không Mông tiền bối có thể nghe được giọng nói của ta không?"

"Không Mông tiên bối..."

Bùi Lăng liên tiếp gọi tôn hiệu "Không Mông" bảy, tám lần, chỉ có điều giọng nói vang lên bên tai hắn vẫn cuồn cuộn như thủy triều, không ngừng vọt tới.

Tiết tấu kêu gọi không có chút biến hóa nào, dường như "Không Mông" căn bản không nghe được giọng nói của hắn!

Bùi Lăng lập tức lấy ra Truyền Âm Phù đặc chế, đây là Truyền Âm Phù để hắn và "Không Mông" tiền bối liên hệ.

Hắn rót vào một luồng pháp lực thôi động, phía trên phù lục lấp lánh ánh sáng, chờ giây lát lại không có bất cứ tiếng động gì.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết tờ phù lục này không có tác dụng ở trong Phù Sinh kỳ cục!

Nghĩ đến, có lẽ vừa rồi "Không Mông" tiền bối cũng dùng Truyền Âm Phù, nhưng không liên lạc được với hắn, nên mới bắt đầu không ngừng nói tên thật của hắn...

Thế nhưng, hiện tại đối phương gọi tên thật của hắn, hắn có thể nghe được đứt quãng.

Nhưng hắn gọi tôn hiệu của đối phương, đối phương lại không nghe được cái gì... Tình huống này, hiện tại ngoại trừ hắn biết đối phương còn sống, căn bản không có cách tiến hành bất cứ sự liên hệ gì.

Lúc này, dường như vì chậm chạp không được đáp lại, tiếng kêu gọi lặp đi lặp lại bên tai Bùi Lăng dần thấp xuống, trong giây lát dư âm lượn lờ, lặng yên biến mất.

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nhưng ngay lúc hắn thu hồi Truyền Âm Phù chuẩn bị làm việc khác, giọng nói quen thuộc của "Không Mông" đột nhiên lại vang lên bên tai hắn: "Bùi Lăng... Ta nghe được!"

"Tình huống hiện tại của ngươi như thế nào?"

Nghe vậy, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt mừng rỡ, mặc dù thời gian hơi trì hoãn nhưng "Không Mông" có thể nghe thấy giọng nói của hắn là được!

Bùi Lăng lập tức nhanh chóng nói: "Không Mông tiền bối, hiện tại ta mọi chuyện đều tốt."

"Không biết tiền bối đang ở đâu? Bên cạnh còn có bao nhiêu đạo hữu còn sống?"

Sau khi nói xong, hắn chờ đợi rất lâu giọng "Không Mông" mới vang lên lần nữa: "Bùi Lăng... Vừa rồi chúng ta được một vị nữ tu tám mươi mốt kiếp cứu. Bây giờ ở trong một ngôi làng cấm chế trùng điệp, nhưng không biết vị trí cụ thể!"

"Thùy Vũ, Tượng Tái, Cô Miểu cũng còn sống."

"Hoài Phố đã vẫn lạc."

"Tranh, Vong cũng đã vẫn lạc, Long Bá Chiến Vương không rõ sống chết."

So với lúc bắt đầu, giọng "Không Mông" tiền bối rõ ràng hơn nhiều, hiện tại có thể xác định còn bốn người sống sót, Bùi Lăng cũng thầm thở phào, số lượng quân cờ trong Phù Sinh kỳ cục ít hơn chín quân cờ cũng là thất bại!

Hiện tại đây là vân cờ đại hung trận chiến hồng hoang, mặc kệ thực lực một mình hắn mạnh hơn nữa, nếu những người khác chết sạch, chắc chắn hắn cũng tiêu đời theo!

Không rảnh tiếc hận vì đồng bạn vẫn lạc, Bùi Lăng lập tức nói tiếp: "Tạm thời Không Mông tiền bối, Long Bá Chiến Vương sẽ không có chuyện gì, hiện tại có biết ba người mới vào ván cờ là ai không?"

Lần này, hắn chờ thời gian dài hơn, giọng nói "Không Mông" mới vang lên lần nữa: "Bùi Lăng... Nhóm thứ hai vào ván cờ cũng đã chết hết!"

"Hiện tại, Thùy Vũ, Tượng Tái, Cô Miểu đều giống như ta, đang gọi tên thật của từng người xác định người mới vào ván cờ."

Ba vị nhóm thứ hai vào ván cờ đã chết?

Hắn còn chưa gặp được ba người này!

Thậm chí cũng không biết là ai!

Cứ thế đã dứt khoát không còn nữa?

Chương 2673: Không thể đáp lại!

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, trước khi ván cờ lần này bắt đầu, hắn nghĩ tiến vào hồng hoang sẽ trực tiếp dẫn tám người đi theo một đường quét ngang đến dưới chân Kiến Mộc.

Trong đó dự tính xấu nhất là việc hắn làm trái thiên cương bị Kiến Mộc phát hiện, sau đó hắn dựa vào thực lực Đại Thừa [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] cực mạnh này, đánh bại Kiến Mộc, cuối cùng cưỡng ép thành tiên...

Thậm chí dọc theo con đường này, dưới tình huống không thấy người đi theo khác, hắn còn có thể vụng trộm lĩnh giáo [Âm Cực Vô Tướng] của "Không Mông" tiền bối một chút, hoặc là cùng "Hồn Nghi" tiên đế thôi diễn huyễn cảnh... Điều kiện cho phép, còn có thể mời "Không Mông" tiền bối giúp đỡ giới thiệu làm quen với tổ sư Tố Chân Thiên khác...

Nhưng bây giờ chân chính tiến vào ván cờ... Bọn họ muốn thấy Kiến Mộc cũng khó như lên trời!

Không, là ngay cả chín người còn sống cũng khó khăn!

Hiện thực và tưởng tượng có sự khác biệt quá lớn, cảm giác như đang nằm mơi Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng thở sâu, tập trung ý chí, lại nói tiếp:

"Không Mông tiền bối, ván cờ lần này là bắt đầu trận chiến hồng hoang, vô cùng nguy hiểm!"

"Ta vừa nhận được tin tức, càng đến gần Kiến Mộc, cổ tiên càng nhiều"

"Hiện tại không nên tùy tiện tiến về Kiến Mộc!"

Tiếng nói vừa ra, Bùi Lăng đợi đã lâu nhưng không thấy "Không Mông" tiền bối đáp lời.

Hắn nhướn mày, tiếp tục nói: "Không Mông tiền bối, Không Mông tiền bối?"

"Không Mông tiền bối, có thể nghe được lời ta nói không?"

"Không Mông tiền bối..."

Lại qua một đoạn thời gian rất dài: "Không Mông" tổ sư không có bất kỳ đáp lại nào.

Thấy thế, Bùi Lăng nhíu chặt chân mày, tình huống hiện tại hắn không thể phán đoán vị trí của đám người "Không Mông", nếu nhất định phải đi tìm đối phương, cũng chỉ có thể sử dụng hệ thống...

"Không Mông, Thùy Vũ, Tượng Tái, Cô Miểu đều bị một nữ tu tám mươi mốt kiếp cứu đi, chắc là tổ sư khai phái Tố Chân Thiên..."

"Chắc tạm thời bốn người này sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng hiểu rõ tin tức liên quan tới thời đại này."

"Trước tiên gọi ra ý chí Chân Tiên, hỏi tình huống trận chiến hồng hoang một chút..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, trong nháy mắt bày ra mấy chục toà đại trận ngăn cách trong ngoài, che giấu khí tức, ngăn cản thần niệm dò xét ở xung quanh.

Ngay sau đó, quanh người hắn lập tức hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm, những đường vân này màu sắc ảm đạm âm trầm, tràn đầy khí tức không rõ.

Sau khi tất cả đường vân xuất hiện như thủy triều phun trào, chỉ một thoáng toàn bộ hội tụ đến sau lưng hắn.

Chẳng mấy chốc, một đoàn bóng tối đậm đặc như thực chất xuất hiện sau lưng Bùi Lăng.

Trong bóng tối nhô ra một cánh tay tinh tế trắng nõn, trong giây lát một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp đi ra từ trong bóng tối, nàng nhắm chặt hai mắt, mặt không biểu cảm.

Bóng tối còn sót lại lập tức hóa thành một bộ bào phục màu đen kiểu dáng đơn giản, phủ thêm lên đầu vai của nàng.

Chính là hóa thân Mạc Lễ Lan!

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, Mạc Lễ Lan vẫn đang nhắm hai mắt lập tức giơ lên mười ngón nhỏ gầy, ngón tay như nhặt hoa lan đánh ra từng pháp quyết.

Đây là [Thỉnh Tiên Thuật] !

Lúc trước hắn chuẩn bị luận đạo với Trang Chủ Vô Thủy sơn trang, cố ý tìm ý chí Chân Tiên đòi tiên thuật có thể mời ý chí đối phương đi ra từ Vĩnh Dạ đại mộng!

Không lâu sau, khí tức của Mạc Lễ Lan đột nhiên biến hóa, cả người nàng lập tức trở nên văn tĩnh, thanh tao lịch sự, thanh tú, cứ như tiểu thư khuê các nuông chiều trong khuê phòng, tu vi khí tức tu sĩ lại tan thành mây khói trong chớp mắt, không còn chút dấu vết nào nữa.

Thành công thi triển [Thỉnh Tiên Thuật], Bùi Lăng đột nhiên cảm giác được điều không đúng, khí tức này... Không phải ý chí Chân Tiên!

Ngay sau đó, Mạc Lễ Lan mở hai mắt ra, lộ ra một đôi mắt trong trẻo đen trắng rõ ràng, bình tĩnh nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói yếu ớt: "Kế Vũ...

Trong thôn.

Một căn phòng đơn sơ nhưng được vấy nước quét nhà đến không nhiễm bụi trần.

Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ căn phòng trong thôn đều rất thấp bé.

Thế nhưng, đi vào bên trong, không gian vẫn khá rộng lớn.

Ngoại trừ cửa sổ dùng để lấy ánh sáng thông gió đều ở chỗ cao, khác biệt rất lớn với căn phòng bình thường bên ngoài, bên trong bày biện cực kỳ đơn giản.

Một cái vân sàng làm bằng gỗ, một cái bàn nhỏ, mấy hàng bồ đoàn mây tre lá cùng một cái đế đèn bằng gốm, ngoài ra không có thứ gì nữa.

"Không Mông" ngồi xếp bằng trên vân sàng, váy dài cẩm tú bày ra trên giường như mây xanh đột nhiên sinh ra, chiếu rọi cùng châu trâm ngọc bội, tỏa ra ánh sáng lung linh, cả phòng huy hoàng.

Lúc này nàng nhắm nghiền hai mắt, khí tức quanh người bành trướng, đang tập trung lắng nghe cái gì đó.

Đột nhiên, một chùm cột sáng màu đen bắn ra từ hư không, vèo một cái xuyên qua bên tai "Không Mông", mấy sợi tóc đen bồng bềnh hạ xuống.

"Không Mông" lập tức mở hai mắt ra, khí tức cả người đột nhiên hạ xuống, lại đã khôi phục từ trạng thái [Quy Khứ Lai Hề].

Nàng đột nhiên quay đầu, đã thấy Ngân Khương áo gai như tuyết xuất hiện bên trong căn phòng của nàng, nàng ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng hồng hoang chiếu vào phòng từ sau người, phác hoạ ra viền bạc như sương tuyết, như lưỡi đao mới tôi.

Chương 2674: Thực phẩm chín

Khuôn mặt Ngân Khương ẩn trong bóng tối, thấy không rõ vẻ mặt, đôi mắt nàng cụp xuống, ánh mắt sáng tỏ như mũi tên không chớp lấy một cái nhìn qua "Không Mông".

Không đợi "Không Mông" mở miệng, Ngân Khương đã lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng tiếp tục truyền âm với ngoại giới, vậy sẽ bại lộ vị trí của làng!"

"Không Mông" ngẩn ngơ, chợt hỏi: "Nhân tộc tám mươi mốt kiếp thì sao?"

Ngân Khương lắc đầu, từ tốn nói: "Bất kỳ kẻ nào cũng không được!"

"Chưa chắc giọng nói của ngươi đã truyền vào trong tai người kia"

"Giọng nói ngươi nghe được cũng chưa chắc là của người kia!"

Nói đến chỗ này, trên mặt nàng lộ ra vẻ kỳ quái: "Trước kia ngươi ở làng nào, sao lại không biết cả kiến thức thông thường này?"

Nghe vậy: "Không Mông" thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu ý của Ngân Khương, có sự tồn tại đặc thù có thể ngăn cản nàng và Bùi Lăng cách không truyền âm!

Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói: "Ba vị đồng bạn của ta cũng đang truyền âm với ngoại giới..."

Ngân Khương bình tĩnh nói: "Đã có những người khác đi ngăn can.

"Tiếp theo, nếu nghe được có giọng nói ngoại giới kêu gọi ngươi, dù là ai, cho dù là hảo hữu chí giao, huyết mạch chí thân của ngươi, cũng không thể trả lời!"

"Lần này may mà chúng ta phát hiện kịp thời, trong thôn có cấm chế đặc thù che chở, sẽ không dễ dàng bại lộ như vậy."

"Nhưng nếu các ngươi truyền âm thời gian lâu hơn, vậy thì chưa chắc"

"Một khi vị trí làng bại lộ, tất cả mọi người đều phải lập tức chuẩn bị tử chiến!"

Biết chuyện này nghiêm trọng: "Không Mông" lập tức gật đầu:

"Thật xin lỗi, ta đã biết."

"Tiếp theo, ta sẽ không truyền âm với bất kỳ kẻ nào!"

Ngân Khương nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, bóng dáng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ánh trăng hồng hoang không bị che chắn, trùng điệp tràn vào trong phòng, mặt đất trải đầy ánh sáng trong trẻo, lạnh lẽo cao ngạo: "Không Mông" ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh trăng như nước, trăng khuyết tinh tế như ngư dân mới hạ câu.

Doanh địa Long Bá tộc.

Lêu vải như màn trời bị một lương trụ ghép lại từ từng cự mộc che trời chống lên cao cao.

Dưới lều, cả tòa núi đá hơi rèn luyện thành ghế ngồi, Long Bá Chiến Vương gãy một cánh tay đặt một tay ở trên đầu gối, cung kính ngồi đó.

Ở đối diện hắn ta, trên vương tọa đơn sơ được rèn luyện từ núi đá càng nguy nga hơn, có một tên Long Bá tộc vô cùng cao lớn khí thế to lớn đang ngồi.

Long Bá Chiến Vương đã cao như ngọn núi, nhưng đối mặt với sự tồn tại của tên Long Bá tộc này, lại như hài đồng chưa thành niên, lộ ra vẻ nhỏ gầy yếu đuối.

Thể xác hắn ta cao ngất có mây mù màu đỏ như Huyết Sát quanh quẩn, những mây mù kia đều là sâu bọ như con rết hội tụ thành, lít nha lít nhít chân nhỏ, lít nha lít nhít đôi mắt, nhanh chóng chấn động theo hành động của vị Long Bá tộc này, trong hư không như có tiếng xột xoạt dày đặc của vô số rắn rết nhúc nhích lọt vào tai.

Khí tức sa đọa, hỗn loạn, bạo ngược... Đập vào mặt!

Long Bá Chiến Vương cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn đống lửa cháy hừng hực trước mặt, trên thực tế đống lửa này là Long Bá tộc tùy ý chuyển một dãy núi tới, dãy núi có rất nhiều cỏ cây um tùm, kỳ trân dị thú, hoa lạ cỏ ngọc, còn có rất nhiều thác nước, nhưng hiện tại đều bị một loại linh hỏa màu đỏ điểm đốt, tất cả đều hóa thành nhiên liệu.

Vị ngồi đối diện là một vị cổ tiên Long Bá tộc.

Tu vi Chiến Vương chỉ có Đại Thừa, tuy có "Bản nguyên" nhưng cũng không thể nhìn thẳng vào "Hỗn Độn thái" của đối phương trong thời gian dài.

Vừa rồi hắn ta trốn chạy từ dưới thác nước có dãy núi bao quanh, vận khí của hắn ta cực kỳ tốt, kịp thời gặp cổ tiên Long Bá tộc thời kỳ hồng hoang.

Vì tránh né việc bị nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp truy sát, hắn ta lập tức đến đây bái kiến.

Ván cờ lần này thật sự quá nguy hiểm, hắn ta cũng chỉ nghe nói về Đại Thừa tám mươi mốt kiếp từ trong truyền thuyết!

Những dị tộc, yêu tộc khác vào ván cờ hoàn toàn không có sức phần kháng!

Lúc ấy hắn ta có thể trốn được một kiếp, không phải thực lực của hắn ta mạnh hơn Tranh: "Vong", mà là trình tự vị kia ra tay với ba người bọn họ, hắn ta vừa hay xếp cuối cùng!

Thế nhưng, người dẫn đường tiên lộ Bùi Lăng trong ván cờ lần này, thực lực còn kinh khủng hơn Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp!

Ba vị cổ tiên vây công, lại có thể cưỡng ép giết ra khỏi trùng vây!

Mấy đao cuối cùng của đối phương, lấy thực lực Đại Thừa kỳ hiện tại của hắn ta, nhìn cũng không thể nhìn thấy.

Nếu không phải thấy trên người ba vị cổ tiên kia đột nhiên xuất hiện vết đao, hắn ta cũng tưởng Bùi Lăng chưa xuất đao!

Cũng may người dẫn đường tiên lộ lần này là Bùi Lăng, là sự tồn tại xưa nay chưa từng có.

Nếu không, đổi thành bất kỳ một vị Đại Thừa nào làm người dẫn đường tiên lộ, ván cờ lần này vừa bắt đầu đã trực tiếp kết thúc.

Tất cả người đi theo vừa hít thở một chút không khí thời kỳ hồng hoang, đã chết sạch theo người dẫn đường!

Hiện tại xem ra, lúc ấy Đế Tôn Tầm Mộc ở trong Ngu Uyên, chắc do Bùi Lăng trảm... Ngoại trừ Bùi Lăng, trong năm tháng bình thường ở Bàn Nhai giới cũng không có bất kỳ sự tồn tại gì có thực lực đó!

Chương 2675: Thực phẩm chín (2)

Ngay lúc suy nghĩ của Long Bá Chiến Vương như nước thủy triều, mặt đất khẽ chấn động, lại là một nữ Long Bá cao lớn nguy nga vẻ ngoài như hài đồng, tay cầm một cái nồi lớn như hồ nước đi vào trong lều vải.

"Bịch, bịch, bịch..."

Trong nồi lớn không ngừng truyền đến tiếng đánh to lớn, dường như nguyên liệu nấu ăn bên trong muốn ra khỏi nồi.

Nhưng nắp nồi như bị đủ loại pháp tắc phong bế, mặc cho tiếng đánh bên trong như hoàng chung đại lữ, lại không nhúc nhích tí nào.

Nữ Long Bá đặt nồi lớn vào phía trên đống lửa, đứng lên, mặc kệ hai người trực tiếp đi ra ngoài.

Long Bá cổ tiên lập tức nhìn về phía Long Bá Chiến Vương, hỏi:

"Muốn ăn sống? Hay chín?"

Chiến Vương lập tức lấy lại tinh thần, hắn ta nhìn chiếc nồi lớn không ngừng truyền đến tiếng vang "thùng thùng", không khỏi hơi hoảng hốt.

Vào thời đại hắn ta ra đời, mặc dù còn có rất nhiều dị tộc đi lại ở Bàn Nhai giới, nhưng lúc đó chín môn phái lớn đã như mặt trời ban trưa.

Bốn ma môn không kiêng nể gì cả, lấy việc tàn sát thiên hạ, nô dịch vạn tộc là tiêu chí.

Đến mức cho đến bây giờ hắn ta chỉ trâu, dê, hổ, báo... Mặc kệ tu sĩ nhân tộc sống hay chết, căn bản cũng không xuất hiện trên thực đơn của hắn ta!

Thấy tiểu bối Long Bá tộc này trầm mặc không nói, Long Bá cổ tiên lập tức giải thích: "Cách nói chín này truyền đến từ huyết thực mà chúng ta thường dùng... Cũng chính là nhân tộc."

"Thật ra là dùng lửa lớn đốt nguyên liệu nấu ăn, đốt tới khi nguyên liệu nấu ăn không còn nói nữa sẽ là chín."

"Bây giờ huyết thực này còn đang giãy giụa, vậy là còn chưa chín"

"Nếu muốn ăn chín, còn phải đợi thêm một chút."

Nghe vậy, Long Bá Chiến Vương suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói: "Chín!"

Cổ tiên bản tộc mở tiệc chiêu đãi, nhất định phải nhận!

Trừ khi hắn ta muốn chết!

Vị Long Bá cổ tiên kia hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy đợi thêm một chút."

Thế là, hai tên Long Bá nhìn nôi lớn nóng hôi hổi, yên tĩnh chờ đợi.

Đông đông đông... Đông đông đông... Thùng thùng...

Lúc đầu tiếng đánh trong nồi lớn liên miên không dừng, thời gian dần trôi qua, tần suất càng ngày càng thấp, tiếng động cũng càng ngày càng nhỏ.

Chẳng mấy chốc, trong nồi lớn ngoại trừ tiếng nước sôi "ùng ục", không còn chút tiếng vang nào nữa.

Giọng Long Bá cổ tiên lập tức ầm vang như sấm nói: "Chín."

Nói xong, hắn ta đưa tay, một phát mở nắp nồi to lớn ra.

Hơi nóng cuồn cuộn như biển mây sôi trào, chỉ một thoáng tản khắp.

Chỉ thấy trong cái nồi to lớn biển máu cuồn cuộn, đầu mấy chục chủng tộc chìm nổi trong biển máu sôi trào, bởi vì thời gian nấu quá dài, huyết nhục trên rất nhiều cái đầu đã nát rữa, lộ ra di cốt trắng đục.

Cây cối dây leo xanh tươi ngổn ngang lộn xôn rơi vãi chính giữa nồi lớn.

Trái cây kịch độc màu đỏ thắm, nhân tộc bình thường chạm vào lập tức chết, lúc này hơi héo lại lơ lửng đầy trong nồi, chiếu rọi với biển máu, ửng đỏ như lửa, như muốn thiêu đốt.

Một sinh linh hình người không có bất kỳ khí tức gì lơ lửng trong đó, màu da ban đầu của hắn ta đã bị nhuộm dần thành đỏ hồng.

Trên dưới cả người lít nha lít nhít mụn nước.

Lúc này, đám mụn nước cũng nhiễm màu sắc biển máu và quả độc màu đỏ, khiến chất lỏng bên trong biến thành màu đỏ thẫm.

Long Bá cổ tiên hít hà khí tức nồng đậm đập vào mặt, lộ ra vẻ hưởng thụ, chợt lấy ra một cái thìa to lớn như thành trì, đưa cho Long Bá Chiến Vương nói: "Trước uống canh, lại nếm thịt."

"Đây cũng là cách ăn truyền tới từ bên huyết thực... Nhân tộc kia"

"Trong những huyết thực mà tộc ta thường thấy, vẫn là nhân tộc hiểu chuyện, biết cung cấp cho chúng ta cách chế biến chúng nó.

"Hương vị rất không tệ!"

Long Bá Chiến Vương lập tức gật đầu nói: "Thật sự không tệ, mặc dù chưa vào miệng nhưng nhìn ngửi, vãn bối đã thèm nhỏ dãi..."

Nói xong, hắn ta nhận lấy cái thìa do cổ tiên đưa tới, trước múc một muôi lớn canh có đầu lâu, quả đỏ, dây leo xanh, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Một dòng lũ hừng hực như núi lửa phun trào lập tức ầm vang bộc phát trong bụng hắn ta!

Long Bá Chiến Vương lập tức cảm thấy tu vi trong cơ thể mình nóng nảy, lực lượng toàn thân lặng yên tăng lên!

Ngay sau đó, hắn ta dùng cái thìa múc sinh linh hình người đã ngấm nguyên liệu nấu ăn, cũng đưa vào trong miệng.

Nhưng ngay lúc Long Bá Chiến Vương mở ra miệng rộng muốn một ngụm nuốt vào, tiên nhân đã không có bất kỳ khí tức gì hoàn toàn thay đổi, đột nhiên hóa thành một đạo huyền quang, mau lẹ như lôi đình, đột nhiên độn về nơi xa!

Long Bá Chiến Vương căn bản không kịp phản ứng, lại là Long Bá cổ tiên đối diện hắn ta đột nhiên đưa tay, trong nháy mắt đã xuyên qua hư không trùng điệp, bàn tay như ngọn núi phủ xuống bóng đen to lớn bao phủ tiên nhân, một phát trực tiếp bắt hắn ta vào trong tay mình!

Tiên nhân lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta liều mạng thôi động tốc độ đến cực điểm nhưng năm ngón tay Long Bá cổ tiên ầm vang khép lại, lòng bàn tay như có lực hút vô cùng vô tận, như xoáy lốc vô hình hoàn toàn dính chặt tiên nhân, trong tích tắc thân thể tiên nhân không những không thể kéo giãn khoảng cách với năm ngón tay Long Bá cổ tiên, ngược lại càng ngày càng gần!

Thấy hắn ta sắp khó thoát tai kiếp, trong hư không đột nhiên nhô ra một cánh tay hoàn mỹ, một phát bắt được bả tiên nhân vai...

Chương 26/76: Đại đạo mênh mông, không phải tranh đấu sớm

chiều vèo!

Tốc độ tiên nhân đột nhiên tăng tốc!

Năm ngón tay của Long Bá cổ tiên lập tức khép lại, chỉ bắt được một cái chân trái của tiên nhân.

Phốc!

Một tia sáng lạnh như sương lóe lên, toàn bộ chân trái của tiên nhân đã bị chém xuống!

Ngay sau đó, tiên nhân và cánh tay nhô ra từ trong hư không đồng thời biến mất không thấy gì nữa.

Oanh! !!

Trong tiếng vang chấn trời động đất, một cự quyền như núi cao lập tức vung qua vị trí tiên nhân vừa biến mất, mang theo gió bão cuồn cuộn đánh mạnh vào mặt đất.

Toàn bộ mặt đất như nhảy lên, đột nhiên chấn động, ở đó lập tức xuất hiện một tòa vực sâu mới toanh, suối ngầm, nham tương ào ạt trào ra, hơi khói bốc lên như cột trụ, thẳng vào mây xanh.

Dưới lều rộng lớn như thần điện, hai bên lồng giam từng đống, vô số nhân tộc giam giữ trong đó, vàng trắng chảy xuôi, vết trảo dày đặc, ruồi muỗi thành đàn, khí tức tanh hôi tùy ý tản khắp...

Nhìn tên tiên hạ đẳng ảo tưởng mình thành Tiên Đế kia bị một vị nữ Long Bá cao lớn như ngọn núi ném vào trong nồi, hai người "Túc Cấp" và "Vô La" không có ý nhân cơ hội trốn chạy.

"Túc Cấp" khẽ lắc đầu, thở dài: "Tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng, ngay cả loại tình cảnh này cũng không chịu được!"

"Vô La" hờ hững nói: "Lần này trở về thượng giới, cần điều tra thêm về lai lịch cụ thể của tên tiên hạ đẳng kia, không thể để loại tiên hạ đẳng suốt ngày thích ảo tưởng, đầu óc không bình thường này, trà trộn vào biệt uyển hạ giới."

"Túc Cấp" gật đầu: "Không sai! Trước kia chưa từng xảy ra chuyện này. Lần này lại cho chúng ta một lời nhắc nhở."

"Có vài tiên hạ đẳng bị động kinh"

Đang nói, trong hư không đột nhiên nhô ra một cánh tay hoàn mỹ, một phát bắt được bả vai "Túc Cấp", trong nháy mắt "Túc Cấp" biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, cánh tay hoàn mỹ kia lại xuất hiện, đè lấy cánh tay "Vô La": "Vô La" cũng biến mất ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, mặt đất chấn động.

Tên nữ Long Bá vừa rồi trở về, thân thể to lớn của nàng đột nhiên cúi xuống, bóng tối nặng nề bao phủ mặt đất như núi lở.

Con ngươi kích cõ như cửa thành, nhìn về chỗ "Túc Cấp" và "Vô La" vừa đứng.

Nàng nhớ kỹ, vừa rồi nơi này còn có hai huyết thực chạy ra từ trong lồng.

Chỉ có điều, cẩn thận quan sát một lần, lại không có bất kỳ phát hiện nào.

Nữ Long Bá lập tức bắt đầu kiểm tra số lượng huyết thực trong chiếc lồng xung quanh.

Chẳng mấy chốc, nàng kiểm tra lại tất cả huyết thực một lần, phát hiện cũng không bỏ sót, thậm chí còn thêm một tên, không khỏi đứng thẳng dậy, khẽ gật đầu, xem ra là huyết thực đã trở về trong lồng...

Oanh! !

Lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới từ bên ngoài lều.

Nữ Long Bá lập tức quay đầu nhìn, giọng nói ầm vang như sấm nói: "Sao thế?"

Giọng Long Bá cổ tiên nhanh chóng đáp lời: "Huyết thực đã chạy, lấy thêm một tên vào nồi."

Nữ Long Bá nói: "Đã biết."

Nói xong, nàng duỗi ra bàn tay khổng lồ như che khuất bầu trời, mở ra một chiếc lồng trong đó, thăm dò vào bên trong.

Từng nhân tộc trần như nhộng ngây ra như phỗng ngồi trong lồng, vẻ mặt chất phác, không hề biết trốn tránh, trên khuôn mặt chết lặng không có bất kỳ sợ hãi gì.

Nữ Long Bá nhanh chóng nắm lấy một nhân tộc khá cao lớn, đi ra ngoài.

Trong khu rừng tĩnh mịch, tia sáng bị từng tầng cành lá che chắn, khí tức lá mục tích lũy năm này qua năm khác tản khắp như thực chất, sương mù màu lam nhạt lượn lờ, đưa tay không thấy được năm ngón.

Răng rắc...

Lá rụng tàn nhánh đã sớm bị chướng khí và khí ẩm ăn mòn yếu ớt không chịu nổi, chỉ một chút gió nhẹ đã vỡ vụn.

Tay áo nhẹ vung lên, ba bóng dáng lập tức xuất hiện.

Một bóng dáng thon gầy lặng yên rơi xuống đất, đưa lưng về phía hai người "Túc Cấp" và "Vô La", bóng dáng này khoác áo choàng vải đay thô nhuộm thành màu mực, tóc dài rối tung, trên dưới cả người đều tản ra ý hoàn mỹ không chút tỳ vết, là một vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Thân hình vừa đứng vững, trong chốc lát "Túc Cấp" và "Vô La"

chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt khí lưu bên cạnh khẽ nhúc nhích, lại là hai bóng dáng lặng yên xuất hiện.

Trong hai bóng dáng này, người bên trái cũng khoác áo choàng vải đay thô màu mực, lấy dây gai tùy ý buộc mái tóc mực ở sau gáy, trông hoàn mỹ không một tì vết, cũng là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Trong tay hắn ta dẫn theo một bóng người màu sắc đỏ hồng, làn da lộ ra ngoài nổi đầy mụn nước có to có nhỏ, ngũ quan sớm đã máu thịt be bét, trông hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm.

Ánh mắt vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp buộc tóc kia như điện, liếc nhìn "Túc Cấp" và "Vô La", lập tức nói với vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp xõa tóc kia: "Khoảng cách hừng đông, còn có một số thời gian"

"Có thể tiếp tục một lần hành động"

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp xõa tóc nhẹ gật đầu, sau đó nói với "Túc Cấp": "Vô La" còn có tiên nhân đang thoi thóp: "Các ngươi tạm chờ ở chỗ này trước, không được đi đâu hết."

"Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về!"

Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người lập tức biến mất.

Tận đến lúc này, cuối cùng "Túc Cấp": "Vô La": "Tiên nhân" đã lấy lại tinh thần.

Chương 2677: Đại đạo mênh mông, không phải tranh đấu sớm

chiều (2)

Tiên nhân lập tức đứng dậy, thương thế từng đống trên dưới cả người hắn ta nhanh chóng khôi phục, màu sắc đỏ hồng cũng đang nhanh chóng rút đi, chỉ là bên chân gãy máu thịt be bét của hắn ta có mầm thịt mới sinh không ngừng nhúc nhích, trong chốc lát lại không thể phục hồi như cũ.

Giọng hắn ta khàn khàn, nghiêm nghị nói: "Đại Thừa tám mươi mốt kiếp... Đây là thời đại trận chiến hồng hoang!"

Vẻ mặt "Túc Cấp" và "Vô La" thản nhiên, cụp mắt liếc hắn ta, "Túc Cấp" mở miệng nói ra: "Tiên hạ đẳng, điều này không cần ngươi nói."

"Hai vị vừa ra tay đều là một trong những Tiên Đế khai sáng chín tông huyễn cảnh năm đó"

Tiên nhân cười lạnh, lúc này nói: "Điều này thì chưa chắc!"

"Mặc dù ta chưa từng gặp chín vị kia ở thượng giới, nhưng đã nghe kể sơ qua từ đầu đến cuối trận chiến hồng hoang..."

Thấy tiên hạ đẳng này lại bắt đầu ảo tưởng: "Vô La" lập tức lời lẽ sâu xa trực tiếp ngắt lời: "Tiên hạ đẳng, phàm tục có mây, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm; không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải."

"Đại đạo mênh mông, không phải tranh đấu sớm chiều."

"Cơm phải ăn từng miếng, không thể nóng lòng cầu thành!"

"Chỉ vì cái trước mắt, mơ tưởng xa vời, dễ sinh sôi tâm ma, đến mức tâm trí mê thất, đạo tâm bị long đong, không phân biệt rõ hiện thực và ảo tưởng."

"Những cái gọi là việc trên thượng giới mà ngươi kể, hai vị Tiên Đế chúng ta đều chưa từng nghe thấy."

"Hiển nhiên, đây đều là ngươi phán đoán ra."

"Cứ tiếp tục như thế, ngươi sẽ chỉ càng lún càng sâu ở trong ảo tưởng của mình, cuối cùng đạo tâm trầm luân, nguồn gốc đọa hóa, đến lúc đó lại muốn trở về thượng giới cũng đã trễ!"

Nghe hai tên phàm nhân coi hiện thế như huyễn cảnh, sa vào vọng tưởng, nhập diễn quá sâu, tận tình khuyên bảo, cũng ra dáng khuyên mình đừng nhập diễn quá sâu, tiên nhân hơi ngạc nhiên lại không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

Vào lúc này: "Túc Cấp" và "Vô La" đột nhiên nghe được cái gì đó, hai người không khỏi nhìn nhau.

Chợt "Túc Cấp" trực tiếp trả lời: "Thùy Vũ tiên đế, ngươi ở nơi nào?"

"Vô La" cũng nói theo: "Thùy Vũ tiên đế, chúng ta là nhóm thứ ba vào ván cờ."

"Tổng cộng số người chỉ có ba vị."

"Ta, Túc Cấp, còn có một tiên hạ đẳng không biết tên"

Tiếng nói vừa ra, tiên nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói: "Đừng đáp lại!"

"Người truyền âm với các ngươi, chưa chắc đã là người mà các ngươi đang nghĩ!"

"Túc Cấp" và "Vô La" không để ý tới tên tiên hạ đẳng ảo tưởng, tiếp tục bình thản ung dung nói: "Bên chúng ta tất cả thuận lợi, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào!"

"Ván cờ lần này thật sự hơi bất ngờ."

"Thế nhưng, những tiên hạ đẳng cũng không thể so sánh với chúng ta!"

Tiên nhân lập tức cau chặt lông mày, trận chiến hồng hoang là thời kỳ hỗn loạn nhất sau khi khai thiên!

Mặc dù hắn ta là tiên nhân, thực lực phi phàm, nhưng ở trong đoạn năm tháng này thứ không thiếu nhất là tiên nhân!

Hơn nữa, tiên nhân không có "Bản nguyên" và tiên nhân có được "Bản nguyên" chênh lệch quá xa!

Hai vị Long Bá cổ tiên vừa rồi đều có được "Bản nguyên", dưới tình huống hắn ta thiếu thốn pháp tắc, gần như không có bất kỳ sức phản kháng gì.

So sánh ra, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp có "Bản nguyên", đạo pháp viên mãn, tiên lực thuần túy, càng gần chính tiên hơn hắn ta hiện tại!

Đương nhiên, cũng phải xem là cấp độ chính tiên gì...

Nói không chút khoa trương, lúc mảnh càn khôn này mở ra trận chiến hồng hoang, không có bất kỳ trật tự giới thiên gì!

Đủ loại việc làm trái thiên cương tầng tầng lớp lớp...

Căn nguyên tạo thành tất cả là vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc...

Ngay lúc này, mấy bóng dáng như quỷ mị đột nhiên xuất hiện.

Hai tên Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp kia đều dẫn theo hai tên nhân tộc vẻ mặt chất phác, trần như nhộng.

Đại Thừa buộc tóc trầm giọng nói: "Trời sắp sáng, nhanh rời khỏi nơi đây!"

Đại Thừa xõa tóc kia lập tức đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa, trong rừng rậm đột nhiên nổi lên cơn gió mạnh, tàn nhánh lá rụng lộn xộn bay đây trời, tất cả bóng người lập tức biến mất.

Trong động quật sau thác nước.

Hơi nước tràn trề, mờ mịt như sương.

Bùi Lăng hơi cụp mắt, nhìn về phía hóa thân Mạc Lễ Lan trước mặt.

"Kế Sương Nhi?" Hắn ngạc nhiên mở miệng, trong lòng cực kỳ nghi ngờ.

Lúc trước hắn và "Cựu" đánh cờ, Kế Sương Nhi luôn đứng hầu bên cạnh bàn cờ, lần này vào Phù Sinh kỳ cục, hắn cũng không thấy Kế Sương Nhi.

Vốn tưởng phải chờ sau khi thắng ván cờ, mới có thể thắng được Kế Sương Nhi từ chỗ "Cựu", không ngờ đối phương lại có thể thông qua [Thỉnh Tiên Thuật], giáng lâm vào trong hóa thân của hắn...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy, cảm ngộ của mình với đầu pháp tắc "Quên" này đột nhiên sâu sắc!

Tất cả đầu pháp tắc này như một gốc cành lá rậm rạp, sợi rễ hoàn thiện đại thụ, rõ rằng rành mạch trước mặt hắn, không bỏ sót thể hiện ra tất cả chi tiết.

Thời gian dần trôi qua, một loại cảm giác viên mãn nước sữa giao hòa tự nhiên sinh ra!

Tu vi của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong nơi tối tăm thực lực lại như càng tiến lên một bước!

Đầu pháp tắc "Bản nguyên" thứ tư!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không kịp cảm ngộ biến hóa của đầu "Bản nguyên" hoàn toàn mới này, lập tức nhìn về phía Kế Sương.

Chương 2678: Đầu "Bản nguyên" thứ tư

Từ lúc Kế Sương Nhi giáng lâm, vẫn dùng ánh mắt e lệ nhìn về phía hắn, không chớp mắt lấy một cái.

Bùi Lăng lập tức hỏi: "Kế... Đại tiểu thư, ngươi biết bao nhiêu về trận chiến hồng hoang này?"

Nghe giọng nói của hắn, Kế Sương Nhi như đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng lập tức lắc đầu, vẻ mặt khó xử nói: "Ta... Ta không biết cái gì là trận chiến hồng hoang!"

"Ta chỉ biết quy tắc của ván cờ!"

Quy tắc của ván cờ?

Bùi Lăng lập tức lại hỏi: "Quy tắc của ván cờ là như thế nào?"

Kế Sương Nhi lập tức nói: "Trong năm tháng bình thường, ta thuộc về quá khứ; nhưng đối với quá khứ xa xưa, ta lại thuộc về tương lai."

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Còn có gì nữa?"

Kế Sương Nhi lắc đầu, nói: "Không có, đây chính là quy tắc quan trọng nhất của ván cờ lần này."

Bùi Lăng lập tức trầm mặc.

Đôi mắt Kế Sương Nhi sáng như nước, tiếp tục bình tĩnh nhìn qua hắn.

Một hồi lâu sau, xác định quy tắc này căn bản không có chút tác dụng nào, Bùi Lăng sắc mặt cứng đờ lại hỏi: "Vì sao ngươi có thể thông qua [Thỉnh Tiên Thuật] đến đây?"

Kế Sương Nhi vội vàng nói: "Lúc đầu, ta phải đợi đến đêm khuya mới có thể xuất hiện"

"Nhưng tiên thuật vừa rồi của Kế Vũ ngươi, sẽ gọi đến sự tồn tại rất nguy hiểm, ta, ta liền ra sớm."

Thứ vô cùng nguy hiểm?

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức biết, chắc Kế Sương Nhi nhắc đến Chân Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Nhưng khí tức Chân Tiên đã cùng hắn... Ách, là Chân Tiên ở thời đại này còn chưa bị phong ấn!

Chân Tiên thời kỳ này còn không biết hắn, một khi giáng lâm thật... Hậu quả khó mà lường được!

Nguy hiểm thật!

Không thể dùng lại [Thỉnh Tiên Thuật] !

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, chẳng những không thể dùng [Thỉnh Tiên Thuật], [Minh Thiên Chi Vụ], [Minh Thiên Đại Mộng]... Tốt nhất cũng không dùng!

Về phần những tiên thuật làm trái thiên cương kia, vì phi thăng thuận lợi, hắn vốn không định dùng!

Trừ khi rơi vào tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, lập tức lại hỏi: "Đại tiểu thư, ngươi còn biết cái gì?"

Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: "Tất cả việc liên quan đến ván cờ đều được!"

Kế Sương Nhi nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói: "Ta còn biết vị trí quân cờ khác."

Vị trí quân cờ khác?

Bùi Lăng lập tức mừng rỡ, điều này còn có tác dụng với hắn hơn đầu quy tắc mà đối phương vừa nói!

Hắn nhanh chóng hỏi: "Vậy có biết thân phận tương ứng với quân cờ không?"

Nghe vậy, Kế Sương Nhi lại lắc đầu, nói: "Ta chỉ có thể biết thân phận quân cờ đã bị loại."

Bùi Lăng lập tức nói: "Thân phận quân cờ bị loại cũng được!"

"Hiện tại người bị loại là ai?"

Hắn vừa nói vừa tâm niệm vừa động, trong nháy mắt danh sách tất cả Đại Thừa tham gia Phù Sinh kỳ cục lần này đã truyền vào trong đầu Kế Sương Nhi.

Kế Sương Nhi nhanh chóng ghi nhớ tất cả danh sách, nhanh chóng nhân tiện nói: "Hiện tại sáu quân cờ bị loại theo thứ tự là Trọng Minh tông Hoài Phố, Thanh Yếu sơn Tranh, Phỉ, U Tố mộ Vong, Yến Tê thành Trúc Thất, còn có Thiên Sinh giáo Linh Chất"

Nghe câu trả lời của nàng, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hắn đã biết ba vị "Hoài Phố", Tranh: "Vong" này vẫn lạc.

hắn lại không biết ba vị nhóm thứ hai vào ván cờ là "Trúc Thất", "Linh Chất" và Phi.

Lúc này, Kế Sương Nhi tiếp tục hỏi: "Kế Vũ, ngươi có muốn biết vị trí quân cờ khác không?"

Bùi Lăng đang muốn gật đầu nhưng nghiêm túc suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã nhân tiện nói: "Hiện tại ta chỉ cần biết vị trí người mới vào ván cờ."

Bên "Không Mông" tạm thời an toàn, hiện tại hắn tìm đến cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

So sánh ra hắn nhất định phải biết trong số người mới nhất vào ván cờ có "Hồn Nghi" tiền bối: "Tinh Hận" tiền bối...

Nói xong, Bùi Lăng lại nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp: "Ngoại trừ cái đó ra, một khi lại có quân cờ mới vào ván cờ, cũng lập tức nói cho ta biết!"

Kế Sương Nhi gật đầu: "Tốt!"

Tiếng nói vừa dứt, huyền bào nhẹ nhàng, nàng đã chuyển bước đi đến sau lưng Bùi Lăng, duỗi ra hai tay ôm lấy eo Bùi Lăng, áp sát khuôn mặt vào lưng hắn.

Ngay sau đó, toàn bộ thể xác của nàng lập tức hóa thành một đoàn bóng tối đậm đặc như thực chất, ầm vang hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Đường vân màu đỏ thắm tràn đầy ý vị không rõ lít nha lít nhít hiện ra, như một loại đồ đằng viễn cổ nào đó hiện đầy trên người Bùi Lăng, trong chớp mắt hóa thân chui vào bản thể, trong đầu Bùi Lăng lập tức xuất hiện một bức tranh như thật như ảo.

Ba quân cờ trắng óng ánh mượt mà, xuất hiện ở một vị trí cực kỳ xa xôi hướng tây nam của hắn.

Trong bức tranh không có bất kỳ sông núi cỏ cây gì, biểu tượng ao nước núi non chỉ là một mảnh hỗn độn, ngoại trừ vị trí cụ thể của ba quân cờ trắng, thân phận, khí tức đều không thể phân rõ.

Cứ như ba ngôi sao cô đơn lạnh lẽo khảm nạm trong hư không.

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn chỉ cần biết vị trí là đủ!

"Còn hai ngày nữa mới đến ngày ước định tụ hợp với bốn vị kia"

"Đi tìm ba quân cờ này trước...

"Hiện tại quan trọng nhất không phải tiến đến Kiến Mộc, mà là đảm bảo có chín người thuận lợi sống sót trước..."

Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, dự định xuất phát.

Chương 2679: Ám tử

Nhưng hắn vừa bước ra đại trận do mình bố trí, đột nhiên cảm giác được chỗ nào đó hơi không đúng, đột nhiên quay đầu lại đã thấy một bóng người huyền bào, ngồi xếp bằng trong trận, vẻ mặt hắn ta ung dung, khí tức nội liễm, đó lại là hắn!

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, lập tức đưa tay cầm Cửu Phách Đao sau lưng, nhưng ngay sau đó hắn trực tiếp bắt vào khoảng không.

Lúc này, bóng dáng ngồi xếp bằng giống hắn như đúc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía hắn.

Tất cả vẻ mặt động tác của bóng dáng này đều không khác gì hắn!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức cảm giác nặng nề, hắn bị đoạt mệnh cách!

Nhưng là... Là... Lúc nào?

Dãy núi vờn quanh thung lũng.

Ánh sao vẩy xuống bàn đá, tiên nhân áo bào trắng ngồi cạnh bàn y phục trắng hơn tuyết, từng chiếc lá xanh biếc vẩy xuống.

Trên bàn cờ trước mặt hắn ta, cờ đen chi chít khắp nơi, cờ trắng rải rác chỉ có chín quân.

Một quân cờ trắng trong đó ở vị trí Thiên Nguyên, năm quân cờ trắng quay xung quanh như bảo vệ, ba quân cờ trắng còn lại thì nằm trên chỗ trống ở một góc bàn cờ, cứ như cô đơn treo ngoài biển.

Đột nhiên, một quân cờ đen bên cạnh quân cờ trắng ở vị trí Thiên Nguyên kia biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một quân cờ trắng!

Tiên nhân áo bào trắng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phía dưới mũ trùm yên lặng nhìn về phía quân cờ trắng đột nhiên xảy ra biến hóa.

Ám tử, lật sớm...

Chẳng mấy chốc, một quân cờ đen đột nhiên xuất hiện, lơ lửng rơi vào bàn cờ.

Cộc!

Trong tiếng hạ cờ thanh thúy, cờ đen hạ xuống, trên bàn cờ lại có hai quân cờ trắng, khí tức bị phá hỏng, thoáng cái biến mất.

Phù Sinh cảnh.

Vách núi và cành tùng đều trải rộng ánh sáng lưu ly như nước đọng, mơ hồ hỗn độn, mảng lớn màu sắc bị nhòe đi thành dấu vết quái đản lại ẩm ướt.

Núi nước như chảy xuôi, bùn cát uốn lượn, toàn bộ phương thiên địa này như cái bóng đang chập chờn.

Chỉ có trên bàn đá là nơi rõ ràng duy nhất, đen trắng đan xen, ván cờ yên tĩnh xếp hàng.

"Cựu" cầm một quân cờ đen trong tay, áo bào đen như đêm không nhúc nhích, cứ như một bức tranh ngưng kết.

Rất nhiều Đại Thừa vây xem nhìn chằm chằm ván cờ, cũng không nói một lời, yên lặng như tờ.

Đột nhiên, ván cờ xuất hiện biến cố!

Một quân cờ đen gần quân cờ trắng Thiên Nguyên, không có dấu hiệu nào hóa thành cờ trắng.

Trong chốc lát, mười quân cờ trắng đồng thời xuất hiện ở trên bàn cờ.

Tất cả Đại Thừa đều khẽ giật mình chưa hạ xuống, cờ đen biến thành cờ trắng... Đây là một quân ám tử tỉ mỉ bày kết Thế nhưng, ai có thể thiết kế ám tử ở trong Phù Sinh kỳ cục?

Là một vị khác tiên?

Không!

Hiện tại đến lượt "Cựu" hạ cờ!

Hiện tại một vị tiên khác không thể hạ cờ, cũng không thể lật cờ!

Vậy cũng chỉ có thể là...

Nhưng ngay lúc suy nghĩ của tất cả Đại Thừa thay đổi thật nhanh, vội vàng suy đoán, cờ đen trong tay "Cựu" nhanh chóng rơi xuống.

Cộc!

Cờ đen hạ xuống, phía trên bàn cờ lại có hai quân cờ trắng bị ăn.

Tất cả Đại Thừa ở đây thay đổi sắc mặt, lại có hai người vẫn lạc!

Mỗi một quân cờ trắng trên bàn cờ đều là một vị Đại Thừa vào ván cờ.

Nhưng ngoại trừ quân cờ trắng ở vị trí Thiên Nguyên vẫn tương ứng với người dẫn đường tiên lộ Bùi Lăng, cờ trắng còn lại chỉ tương ứng số lượng người đi theo, lại không tương ứng với thân phận cụ thể của người đi theo.

Nói đúng ra, cờ trắng còn lại chỉ để người đi theo vào ván cờ một lối đi.

Người đi theo có thể không ngừng thay đổi, nhưng người dẫn đường lại không thể!

Bởi vậy, trừ khi người dẫn đường vẫn lạc, nếu không ngoại giới không thể từ vị trí của quân cờ trắng biến mất, để phán đoán cụ thể là ai vẫn lạc...

"Hai danh ngạch. Lần này, ai đến?" Trọng Minh tông "Phục Cùng"

cau mày hồi.

Chết quá nhanh!

Hơn nữa, cho đến bây giờ đều là một lần chết ba người, một lần chết hai người... Lúc này mới bao lâu? Đã vẫn lạc tám vị Đại Thừa!

Trên thực tế, ván cờ lần này vì Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ mạnh nhất các đời, gần như tất cả tu sĩ có thể bước vào Đại Thừa đều chạy tới!

Đúng vậy, số lượng người tham dự ván cờ lần này nhiều hơn ván cờ lần trước rất nhiều!

Lúc bắt đầu, hắn ta còn cảm thấy số người tham gia ván cờ lần này thật sự quá nhiều, nếu đến lúc đó danh ngạch không đủ phân chia, còn phải thông qua trước đó cố ý đưa nhân quả cho Bùi Lãng, mời Bùi Lăng ra tay...

Nhưng bây giờ... Tổng cộng Đại Thừa tham gia ván cờ chỉ có hơn sáu mươi người, thật sự quá ít!

Nghe vậy, xung quanh lại yên lặng.

Chờ giây lát: "Cựu" lại ngẩng đầu nhìn về phía vị trí trống đối diện bàn cờ, tiếng nói rộng lớn, âm u lạnh lẽo thúc giục: "Đến ngươi!"

Một loại khủng bố lớn, tai họa lớn mãnh liệt tràn ra như thực chất.

Trong tối tăm, tất cả Đại Thừa đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dường như không lập tức tiến lên hạ cờ, sẽ có chuyện nguy hiểm không rõ xảy ra!

Thấy thế, Lưu Lam hoàng triều "Thương Hưng" trầm giọng nói:

"Lưu Lam hoàng triều, còn chưa có người vào ván cờ."

"Hoàng triều có thể đưa ra một danh ngạch."

"Nhưng chỉ có một người!"

Nói xong, cổn miện khẽ nhúc nhích, quang minh đường hoàng chiếu rọi đầy sườn núi: "Thương Hưng" tay áo bổng bềnh đi thẳng đến bên cạnh bàn cờ.

Chương 2680: Am hiểu chiến đấu nhất!

Hắn ta lấy một quân cờ trắng từ trong bình cờ, giống với ba người Vô Thủy sơn trang trước đó, không đặt vào vị trí gần Thiên Nguyên, mà đặt xuống một vị trí trống khác ở trên bàn cờ.

Cộc!

Quân cờ hạ xuống: "Thương Hưng" lập tức biến mất.

"Cựu" lấy ra một quân cờ đen, lập tức hạ xuống.

Lúc này, cở trắng trên bàn cờ đã tròn chín cái, nhưng danh ngạch vẫn thiếu một cái...

Tất cả mọi người lại yên lặng.

"Cựu" lại ngẩng đầu nhìn vị trí trống trước mặt, tiếng nói trầm thấp thúc giục: "Đến ngươi!"

Cảm giác rét lạnh đập vào mặt!

Cửu Nghi sơn "Thế Vị" lập tức tiến lên trước một bước, vượt qua đám người, ánh mắt hắn ta như điện nhìn hai bên xung quanh, tiếng nói rào rào: "Chư vị! Ván cờ lần này lại hung hiểm trước nay chưa từng có."

"Có lẽ cuối cùng tất cả mọi người đều phải vào ván cờ!"

"Ba quân cờ lần trước đều là Vô Thủy sơn trang đánh"

"Lần này, đều để cho chính đạo chúng ta."

"Vòng tiếp theo, nếu quân cờ lại có chỗ trống, sẽ đến lượt ma môn."

"Vòng tiếp theo vẫn là chính đạo ta."

"Như thế có dị nghị gì không?"

Sườn núi nguy hiểm mập mờ, cổ tùng vắng vẻ.

Không khí lạnh thấu xương đặc biệt trong núi trùng điệp, không ai lên tiếng.

"Thế Vị" nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Đã không ai phản đối, đó là đồng ý."

"Một vòng này là ta và Lưu Lam hoàng triều Thương Hưng đạo hữu cùng vào ván cờ!"

Nói xong: "Thế Vị" cũng đi đến bên cạnh bàn cờ, lấy ra một quân cờ trắng, đặt xuống bên cạnh quân cờ trắng của "Thương Hưng".

Cộc!

Quân cờ hạ xuống: "Thế Vị" lập tức biến mất không thấy.

Áo bào đen hơi động một chút: "Cựu" lại giơ lên một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ.

Động tác được một nửa, toàn bộ thể xác hắn ta đã dừng lại, dường như ngưng trệ thành bức tranh.

Tất cả Đại Thừa đều ánh mắt nặng nề, nhìn về phía bàn cờ.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên:

"Vòng tiếp theo, ta có thể lên!"

Nghe vậy, Đại Thừa chín tông quay đầu, ánh mắt đều tập trung vào Tu Xà.

Thể xác khổng lồ của Tu Xà như ẩn như hiện trong chướng khí ngũ sắc, đầu cúi xuống, mắt dọc lạnh băng không chớp một cái nhìn rất nhiều nhân tộc trước mặt, lưỡi rắn thè ra, tiếp tục khàn giọng nói: "Nhưng hiện tại ta phải biết toàn bộ bí mật trong Phù Sinh kỳ cục!"

Đại Thừa chín tông đều im lặng.

Bên cạnh bàn cờ lập tức như chỗ không người, hoàn toàn tĩnh mịch.

Chẳng mấy chốc, giọng nói âm u lạnh lẽo của "Họa" cũng vang lên: "Tiếp theo, ta cũng có thể vào ván cờ bất cứ lúc nào."

"Thế nhưng, trước khi vào ván cờ, ta cũng phải biết bí mật của Phù Sinh kỳ cục!"

Bầu không khí lại trở nên cứng đờ yên lặng.

Hồi lâu sau, giọng nói thản nhiên của "Phục Cùng" vang lên: "Tốt, vòng tiếp theo, hai người các ngươi vào ván cờ."

"Nhưng vị trí hạ cờ nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của chúng ta!"

Tu Xà hơi nghiêng đầu, mắt dọc lạnh băng nhìn về phía "Phục Cùng", sau khi dừng lại một lúc ngắn ngủi, nó nhẹ nhàng gật đầu:

"Không có vấn đề."

Trên vương tọa treo giữa trời, hình dáng "Họa" ảm đạm, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nói âm u lạnh lẽo truyền ra: "Có thể."

"Phục Cùng" nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía tám môn phái lớn khác.

Thấy tám tông còn lại không ai phản đối, lúc này "Phục Cùng"

mới lạnh như băng nói: "Phù Sinh kỳ cục, bản chất là..."

Dưới khu rừng u ám, cành lá đông đúc ngăn cản sắc trời, ánh sáng mờ tối không thấy năm ngón tay, chỉ có chướng khí u lam lượn lờ như dải, uốn lượn trong rừng như mây như sương, mờ mịt kiều diễm.

Từng tầng lá rụng chồng chất khí tức hư thối, trộn lẫn mùi ẩm ướt đặc biệt của rừng rậm, cùng mùi tanh hôi khi rắn hủy leo lên lưu lại, khí tức tối nghĩa dày đặc mà ngột ngạt.

"Túc Cấp" cao quan đai lưng rộng, cả người bị bao phủ trong bóng tối, chỉ một đôi tròng mắt lạnh băng trong vắt như dao, hắn ta đứng chắp tay, vẻ mặt ung dung.

Thấy hai vị Tiên Đế tám mươi mốt kiếp kia đột nhiên dẫn theo tên tiên hạ đẳng và mấy người khác rời đi, chỉ để lại một mình hắn ta: "Túc Cấp" cũng không để ý.

Hắn ta bình tĩnh nhìn thân cây u ám cách đó không xa, bình thản nói: "Thùy Vũ tiên đế, vì sao còn chưa trả lời?"

"Vô La tiên đế, bây giờ ngươi đi đâu?"

"Thùy Vũ tiên đế có từng truyền âm với ngươi?"

Ngay cách "Túc Cấp" không xa, một bóng dáng cao ráo đứng trên mặt đất mềm mại ẩm ướt như thi khối hư thối.

Hắn ta áo đen giày đen, tóc dài rối tung sau lưng, gần như chỉ lấy dây vải tùy ý buộc đuôi tóc, mi dài mắt sáng, hai đầu lông mày tiêu dao tự tại, khép tay áo mà đứng, thái độ thanh thản, chính là "Vô La"

Lúc này, vẻ mặt "Vô La" thản nhiên, cũng dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Thùy Vũ tiên đế, vừa rồi ta trả lời vấn đề của ngươi."

"Vì sao ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta?"

"Túc Cấp tiên đế, hai vị Tiên Đế kia dẫn các ngươi đến đâu?"

"Chút nữa ta cũng đến đó!"

Hai người gần trong gang tấc, lại không ai phát hiện được ai!

Ai cũng không nghe được giọng nói của ai!

Dường như bọn họ đã sớm không tồn tại!

Bọn họ nói một hồi, thân hình hơi lơ lửng như lập tức từ thực thể hóa thành huyễn ảnh, huyễn ảnh càng lúc càng mờ nhạt như bức tranh bị nước mưa lặp đi lặp lại cọ rửa, sắc thái rút đi, hình dáng mơ hồ, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt như ánh nến trong cơn gió mạnh, sau khi cuồng loạn chập chờn cùng lôi kéo, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, sắp dập tắt.

Chương 2681: Am hiểu chiến đấu nhất! (2)

Chỉ có điều, hai người lại không hề phát hiện...

Sau một lát, một chút hình dáng cuối cùng của "Túc Cấp" và "Vô La" cũng tan thành mây khói.

Dưới khu rừng u tĩnh lại chìm vào một mảnh trống rỗng, chướng khí lam nhạt như dải lụa thực chất, uốn lượn giữa cây rừng trùng điệp.

Trong lúc yên lặng như tờ, toàn bộ phương thiên địa này yên tĩnh như chết đi.

Hồi lâu sau, tiếng lá rụng xột xoạt, đoạn nhánh răng rắc, sâu bọ cẩn thận nhúc nhích từng li từng tí... Tất cả như thường, như không xảy ra cái gì.

Lòng đất.

Động quật nhân tạo, bốn vách tường điêu khắc lít nha lít nhít vân triện giam cầm, ẩn nấp, gia cố...

Ánh sáng nhạt sáng tắt, vài đầu Giao Nhân bị đóng đinh trên vách.

Đỉnh đầu tất cả Giao Nhân đều đục ra một lỗ hổng lớn khoảng quả đấm, bên trong quán chú giao dầu, ánh lửa thiêu đốt trắng noãn không tì vết, chiếu sáng động quật rõ ràng rành mạch.

Trong bốn góc hẻo lánh rất nhiều người không chú ý ở trên đỉnh động quật có khí tức trận văn tối nghĩa, ngẫu nhiên chợt lóe lên như giấu kín cái gì đó.

Bỗng nhiên, chín bóng dáng không hề có điềm báo trước xuất hiện.

Trong đó hai bóng dáng hoàn mỹ không một tì vết vẫy tay một cái buông xuống bốn tên phàm nhân thể xác trần trụi, không có chút tu vi nào, ngay sau đó là tiên nhân chưa hoàn toàn mọc ra chân trái, cùng "Túc Cấp" cao quan đai lưng rộng và "Vô La" áo đen giày đen.

Ánh mắt Đại Thừa tám mươi mốt kiếp buộc tóc như điện, nhanh chóng đảo qua xung quanh, trong tay bấm pháp quyết không dễ phát hiện, xác định nơi đây chưa bị phát hiện, không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới khẽ gật đầu, chợt nói: "Sắp đến hừng đông, tạm thời tránh ở chỗ này một chút."

"Sau khi mặt trời lặn ngày mai, sẽ dẫn các ngươi về làng."

Tiên nhân lập tức nói: "Đa tạ hai vị cứu giúp!"

"Hiện tại ta cần lập tức chữa thương, kính xin hai vị làm hộ pháp cho ta."

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa kia nhìn hắn ta nói: "Có thể.

Ngươi cứ ở bên cạnh ta là được."

Tiên nhân nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn ta ngồi xuống.

Sau đó, hắn ta nhìn hai người "Túc Cấp" và "Vô La", thấy hai người này không còn cách không truyền âm, lúc này mới âm thầm yên lòng.

Cũng may tốc độ hai vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp này rất nhanh!

Nếu không, vừa rồi hắn ta phải chạy đi trước một bước...

Hiện tại nơi này cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa cấm chế trùng điệp, phòng hộ rất thỏa đáng, chỉ cần hai người này không lung tung đáp lại những giọng nói khó hiểu, tạm thời sẽ không có việc gì.

Mặc dù hắn ta là tiên nhân, nhưng dù sao chưa trải qua trận chiến hồng hoang, chắc hai vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia có kinh nghiệm hơn hắn ta...

Nhưng ngay lúc tiên nhân chuẩn bị chính thức chữa thương, "Túc Cấp" đột nhiên xoay đầu lại, mở miệng hỏi tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp buộc tóc kia: "Ngươi tên gì?"

Tên Đại Thừa kia bình tĩnh trả lời: "Ta tên Trăn, là..."

Tiếng nói vừa dứt, Trăn lập tức thay đổi sắc mặt!

Khóe miệng "Túc Cấp" đột nhiên cong lên, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Cùng lúc đó: "Vô La" cũng nhìn qua tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bên cạnh tiên nhân, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Hồng hoang.

Dãy núi thấp bé.

Thác nước như luyện, bạch cốt tẩy rửa trắng đục, xếp thành từng đống.

Trong động quật sau thác nước.

Cách trận pháp trùng điệp, hai Bùi Lăng giống nhau như đúc nhìn nhau, vẻ mặt khí chất độc nhất vô nhị, không có gì khác biệt Lúc này, Bùi Lăng ngồi xếp bằng chậm rãi đưa tay, chộp tới Cửu Phách Đao sau lưng.

Bùi Lăng đứng ngoài trận lạnh lùng nhìn tình cảnh này, mệnh cách tranh đạo, đây là trận chiến mà hắn am hiểu nhất!

Trước tiên dùng pháp tắc "Người gỗ" để tất cả trong thiên địa đứng im, lại dùng [Thực Nhật bí lục] ổn định mệnh cách bị rút ra, sau đó dùng hai đầu pháp tắc "Quên" và "Ngủ" tê liệt tư duy của đối thủ...

Nhưng còn có cách làm càng ổn thỏa hơn!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không do dự nào, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tranh đạo..."

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên tranh đạo cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, ngay sau đó hắn không nhúc nhích, không có ý ra tay.

Thấy một "mình" khác ngồi xếp bằng, năm ngón tay tiếp tục tìm kiếm sau lưng đã sắp chạm vào Cửu Phách Đao, trong lòng Bùi Lăng lập tức dâng lên một dự cảm vô cùng mãnh liệt.

Chỉ cần đối phương nắm chặt Cửu Phách Đao, hắn lập tức thất bại trong trận tranh đạo này!

Tất cả mệnh cách còn lại sẽ bị đối phương lập tức chiếm cứt Nhưng ngay lúc này, một "mình" khác đang ngồi xếp bằng lại như đã nhận ra cái gì đó, động tác đột nhiên ngừng lại.

Tiếng thác ầm ầm, hơi nước bắn tung toé, tiếng vang dòng nước xiết cọ rửa từng chồng bạch cốt, tiếng va chạm khi di cốt đi theo mạch nước ngầm xen lẫn tiếng nước đứt quãng truyền đến.

Chương 2682: Mặt trời mọc

Trên đỉnh động quật rêu xanh mọc lan tràn, sâu bọ ẩn núp, cẩn thận di chuyển trong khe hở, từng cái chân sắc nhọn vẽ qua nham thạch như lưỡi đao phá động lưu ly, bén nhọn chói tai.

Trong cỏ xỉ rêu ngưng tụ ra từng giọt nước to lớn, theo thời gian trôi qua tí tách rơi xuống.

Giọt nước thưa thớt rơi xuống như mưa nhỏ lười nhác, trong động quật mờ tối, khí tức âm u lạnh lẽo quanh quẩn, cấm chế dày đặc vận chuyển như thường, vô số vân triện sáng tắt.

Trận văn phun ra nuốt vào, bầu không khí ngưng trệ, hai Bùi Lăng một ngồi một đứng, vẻ mặt cử chỉ, dung mạo trang phục đều không khác nhau chút nào, lúc này không nói một lời, cách không giằng co, trong chốc lát chìm vào căng thẳng.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đã bắt đầu vận chuyển [Thực Nhật bí lục 1, lít nha lít nhít sợi tơ huyết sắc thăm dò vào trong hư không, chui vào trong cơ thể một "mình" khác đang ngồi xếp bằng, mệnh cách vừa bóc ra lập tức dọc theo sợi tơ, một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn từng chút một.

Thấy một "mình" khác ngồi xếp bằng, rõ ràng ngay sau đó có thể cướp đi mệnh cách của hắn, lại chậm chạp không dám ra tay, thoạt đầu Bùi Lăng còn hơi nghi ngờ nhưng thời gian dần trôi qua hắn cũng nhìn ra vấn đề.

Hệ thống đang thao tác đầu pháp tắc "Bản nguyên"..."Nghịch" này!

Một khi đối phương tranh đạo thành công, chính là thất bại!

Hắn sẽ lập tức bị đối phương chiếm cứ toàn bộ mệnh cách!

Chỉ có điều, thao tác của hệ thống càng tinh diệu hơn "Nghịch"

lúc ở Bạch Thảo trấn!

Hiện tại hệ thống chuẩn bị sử dụng đầu pháp tắc này như chưa sử dụng đầu pháp tắc này!

Bởi vậy, hiện tại người đánh cắp mệnh cách của hắn, dù thực lực mạnh cỡ nào, chỉ có thể phát hiện nguy hiểm nhưng lại không biết cụ thể nguy hiểm là gì.

Một khi đối phương ra tay, trong chớp mắt thành công hệ thống cũng sẽ ra tay!

Sinh tử thắng bại chỉ trong thoáng qua!

Đến lúc đó, đối phương lại phát hiện vấn đề gì, tất cả đã muộn!

So sánh với cách tranh đạo trong tưởng tượng của hắn, thao tác của hệ thống không chỉ đoạt lại mệnh cách...

Thời gian chậm rãi trôi qua, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tốc độ vận chuyển [Thực Nhật bí lục] càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua hắn cảm thấy lực lượng do [Thực Nhật bí lục] đoạt lại, dường như không còn là mệnh cách của hắn...

Phốc!

Hắn ngồi xếp bằng ở một bên khác, đột nhiên như bọt khí bị một đao đâm rách, ầm vang vỡ nát, sau đó hóa thành bột mịn rì rào rơi xuống, lúc chạm đất đã biến mất không thấy gì nữa, thoáng qua biến mất không thấy bóng dáng.

"Leng keng! Tranh đạo thành công..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện [Thực Nhật bí lục] cho ngài..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức phát hiện Cửu Phách Đao quay về trên người hắn!

Nguy hiểm thật!

Nếu không phải hắn cực kỳ nhạy cảm với tranh đoạt mệnh cách.

Vừa rồi chỉ cần chậm một bước phát hiện mệnh cách bị đoạt, e rằng lúc này đã bỏ mình!

Tình cảnh đột nhiên xảy ra, vô cùng khó hiểu, còn nguy hiểm hơn giao chiến chính diện với cổ tiên!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tiếp tục vận chuyển [Thực Nhật bí lục].

Chỉ có điều, tu vi đến Đại Thừa kỳ, tiến thêm một bước là phi thăng thành tiên.

Tu luyện công pháp đơn thuần đã không thể tiếp tục tăng lên bất kỷ tu vi gì.

Bởi vậy, lần này không có mục tiêu tranh đoạt mệnh cách, hệ thống chỉ tu luyện thời gian mấy tức đã trực tiếp dừng lại...

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn lập tức triển khai thần niệm ra phương thiên địa này, dò xét quanh mình, nhưng không phát hiện vấn đề gì.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt rời khỏi toà động quật này.

Hắn đạp không mà đứng, quay đầu nhìn về phía bốn vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp trước đó, đã thấy phương hướng kia gió êm sóng lặng, dưới ánh sao mờ mờ, cỏ cây mạnh mẽ, tán cây so le như dãy núi uốn lượn chập trùng, chim đêm chiêm chiếp, rắn rết xột xoạt, vạn vật tĩnh lặng.

Cơn gió đưa tới khí tức bình ổn an bình, không có bất kỳ việc gì xảy ra, Bùi Lăng không khỏi khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm giác vị trí quân cờ.

Chẳng mấy chốc hắn phát hiện ba quân cờ trước đó đã tách ra.

Một quân cờ trong đó đã cách vị trí vừa rồi ngàn dặm; hai quân cờ còn lại thì ở hướng chính đông từ vị trí hiện tại của hắn, khoảng cách cực kỳ xa xôi.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng lập tức vang lên giọng Kế Sương Nhi: "Vô Thủy sơn trang Túc Cấp và Vô La đã vẫn lạc"

Lại chết hai người?

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lập tức nhận ra ba quân cờ trong cảm ứng của hắn không phải tách ra, mà là vẫn lạc hai quân, sau đó lại có hai quân đi vào!

Hiện tại, ba quân cờ, hai phương hướng... Đi đến chỗ nào đầu tiên?

Gió đêm mênh mông làm vạt áo tay áo phồng lên, mái tóc mực của Bùi Lăng bay múa như rắn, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, hai vị vẫn lạc đều là Đại Thừa Vô Thủy sơn trang, rất có thể hai vị đi vào cùng nhau cũng là tu sĩ Vô Thủy sơn trang.

Chương 2683: Mặt trời mọc (2)

Nhưng nếu là "Hồn Nghi" tiền bối, chắc sẽ kịp thời truyền âm cho hắn giống "Không Mông" tiền bối...

Chắc không phải "Hồn Nghi"!

Hơn nữa, hai vị vừa tiến tới vào cũng không phải!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vì để phòng chuyện chẳng may, lập tức ôn hòa mở miệng: "Hồn Nghi tiền bối, Hồn Nghi tiền bối...

Gọi tôn hiệu "Hồn Nghi" tiền bối liên tiếp mười mấy lần, không thấy bất kỳ lời đáp lại nào, Bùi Lăng lập tức yên lòng, thân hình khẽ động, thoáng cái đã lướt qua núi non trùng điệp, nhanh chóng chạy về phía đông.

Trận chiến hồng hoang quá nguy hiểm, hai bên đều không phải người quen của hắn, vậy cứu nhiều không cứu ít!

Đi tụ hợp với hai vị vừa vào ván cờ trước, nếu đến lúc đó quân cờ đi vào cùng "Túc Cấp": "Vô La" vẫn còn sống sót, vậy lại chạy tới...

Lúc này, thời điểm bóng đêm dày đặc nhất đã trôi qua, bóng tối như mực nước tản vào nước trong, phiêu đãng tới lui rồi nhanh chóng chuyển nhạt.

Phương đông hiện ra một tia sáng màu trắng bạc, dãy sao ảm đạm, gió núi mềm mại, ban ngày sắp đến!

Địa quật.

Không gian to lớn rộng rãi, ánh sáng nhạt trên cấm chế chầm chậm lấp loé.

Từng thi thể Giao Nhân đóng đinh trên vách giữ nguyên nỗi đau khổ không cam lòng trước khi chết, vẻ mặt tức giận căm hận, đỉnh đầu bị đục ra cái lỗ cố nắm tay, ngọn lửa thuần trắng cháy hừng hực, chiếu sáng nơi to như vậy.

Bốn tên phàm nhân vẻ mặt chết lặng, mình đầy thương tích còn đang tỏa ra hơi thở thiu thối, trên người không mảnh vải che thân, đều được vội vàng phủ thêm một chiếc áo gai kiểu dáng đơn giản.

Tiên nhân thiếu chân trái ngồi xếp bằng, khí tức quanh người bành trướng như nước thủy triều, đang nắm chặt thời gian tu luyện.

Hai tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, vị tự xưng là "Trăn" đứng bên cạnh bốn tên phàm nhân, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa thì đứng ở bên cạnh tiên nhân.

"Túc Cấp" và "Vô La" đều khép tay áo mà đứng, ánh mắt quỷ quyệt.

"Vô La" nhìn qua tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa bên cạnh tiên nhân, tiếng nói yếu ớt: "Ngươi tên là gì?"

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa vô thức muốn há miệng, lại đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, hắn ta lập tức nhìn về phía đồng bạn "Trăn" cách đó không xa.

Lúc này, Trăn cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn ta, yếu ớt nói: "Ngươi tên gì?"

Sắc mặt Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa trầm xuống, không do dự chút nào, lập tức vỗ một chưởng về phía Trăn!

Oanh! !!

Một tiếng vang chấn trời động đất, lực trùng kích kinh khủng như là gợn sóng thực chất, chỉ một thoáng cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng như muốn khí thôn vạn dặm, gần như muốn lật úp toàn bộ càn khôn!

Trong địa quật lập tức sáng lên lít nha lít nhít chữ triện cổ xưa, từng đạo trận văn sáng tắt, tất cả dư chấn lập tức bị hấp thu không còn, bốn vách tường vững chắc như núi, chưa từng đổ SỤP.

Trăn đứng tại chỗ, đã lui lại nửa bước, tóc dài buộc ở sau lưng hơi bay múa, lại vững vàng đỡ được một kích của Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõat Phát hiện tiếng động, tiên nhân lập tức mở hai mắt ra, xảy ra chuyện!

Nhưng... Là bên nào xảy ra chuyện?

Đang nghĩ ngợi, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xóa, lập tức trầm giọng nói: "Từ giờ trở đi, đừng đáp lại bất kỳ giọng nói gì!"

"Bao gồm câu nói này của ta!"

Nghe vậy, đầu tiên tiên nhân khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, là hai vị Đại Thừa Vô Thủy sơn trang "Túc Cấp" và "Vô La" này!

Bắt đầu từ lúc nãy hai người này đã không trả lời bất kỳ lời kêu gọi gì, không phải bọn họ biết nguy hiểm, mà là vào lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện!

Ngoại trừ cái đó ra, vừa rồi tên "Trăn" Đại Thừa tám mươi mốt kiếp này đáp lại "Túc Cấp" đã bị chiếm cứ, hiện tại Trăn cũng bị chiếm cứt Hiện tại trong toà địa quật này, chỉ có hắn ta, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa, còn có bốn tên phàm nhân kia bình thường!

Ngay lúc này: "Túc Cấp" ánh mắt trừng trừng nhìn qua tiên nhân, yếu ớt nói: "Ngươi tên là gì?"

Tiên nhân không trả lời, tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa kia lại đánh một chưởng về phía "Túc Cấp".

Một chưởng này không có chút sức tưởng tượng nào, chưởng kình tràn trề nhét đầy phương thiên địa này, chữ triện quanh mình nhao nhao sáng lên, trận pháp toàn lực vận chuyển, duy trì sự vững chắc của địa quật.

Cơn gió mạnh bạo ngược gào thét càn quét, như muốn hoàn toàn chôn vùi "Túc Cấp"!

Nhưng ngay sau đó Trăn cũng đấm ra một quyền.

Quyền phong khuấy động như biển giận sóng to, như muốn cuốn toàn bộ sinh linh vào dưới đáy biển sâu, vĩnh thế trầm luân!

Oanh! !!

Lực quyền và chưởng kình rắn chắc đụng vào nhau, bộc phát ra lực trùng kích vô cùng kinh khủng, kình phong khuấy động, áo gai phần phật bay múa.

Sắc mặt Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa lạnh lẽo, trong nháy mắt đạp mạnh mặt đất, hóa thành một bóng mực lướt gấp như gió như sấm, đánh về phía Trăn!

Không giải quyết vị đồng bạn ngày xưa đồng sinh cộng tử này trước... Tất cả những nhân tộc nơi này đều không có đường sống!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng vang dày đặc như mưa rào đánh chuối tây, tiếng leng keng không dứt bên tai, hai vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp lập tức triển đấu với nhau.

Động tác của hai người này vô cùng mau lẹ, bóng mực đan xen, huyễn ảnh trùng điệp căn bản không thấy rõ tình hình giao thủ, khí tức hoàn mỹ tràn trề tản khắp.

Chương 2684: Mặt trời mọc (3)

Sự khống chế của bọn họ với lực lượng đã đến mức lô hỏa thuần thanh, mỗi một phần lực lượng đều cô đọng tập trung, gắng đạt tới phát huy ra uy năng lớn nhất.

Quyền chưởng đan xen, chỉ ngẫu nhiên va chạm mới tiêu tán ra chút dư chấn, đánh tới bốn phương tám hướng.

Phanh phanh phanh phanh...

Lực trùng kích đã ít càng thêm ít, cứ như người đi đường tạo ra tiếng gió đập vào rắn rết sâu kiến, tiếng động này như sóng to gió lớn với bốn tên phàm nhân không có bất kỳ tu vi gì, bọn họ không có chút sức chống cự nào, lập tức bị chấn động đến bay ngược ra, hung hăng đâm vào vách đá trên địa quật, trong nháy mắt bỏ mình toàn bộ, kéo vết máu màu đỏ sậm chậm rãi trượt xuống từ trên vách.

Thần thái trong con ngươi nhanh chóng tiêu tán.

Tiên nhân kết động mười ngón, đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa, nhưng không kịp thi triển tiên thuật: "Túc Cấp" đột nhiên mở miệng: "Ngươi có tâm ma!"

Trong đầu tiên nhân lập tức thêm ra một ý thức hoàn toàn khác biệt, tiên thuật sắp thi triển thành công lập tức bị ý thức kia ngăn lại.

"Vô La" mắt sắc thâm trầm, tiếng nói âm vang: "Phải có kiếm, có thể trảm tiên!"

Một thanh trảm tiên kiếm ánh sáng lạnh băng trong vắt, sắc bén vô song đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chém về phía đỉnh đầu tiên nhân!

Thời khắc mấu chốt, khí tức tiên nhân đột nhiên biến ảo, trong chớp mắt quanh người hắn ta như bao phủ một tầng bóng tối, nặng nề che lấp, sinh ra vô số xúc tu, khuôn mặt vặn vẹo, con ngươi oán độc... Lít nha lít nhít xuất hiện quanh người hắn ta, khí tức quái đản, hỗn loạn, bạo ngược, sa đọa sôi trào mãnh liệt!

Hỗn Độn thái!

Oanh! !!

Trảm tiên kiếm lập tức bị một luồng lực lượng cường đại vô song đánh bay, bóng dáng tiên nhân biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện trước người "Túc Cấp", chỉ một ngón tay vào mi tâm "Túc Cấp"!

Phốc phốc!

Mi tâm của "Túc Cấp" lập tức bị xuyên thủng!

Động tác của tiên nhân không ngừng lại, lại là một cước đá vào cạnh đầu "Vô La".

Ầm!

Tiếng động như quả dưa chín mọng bị đánh nổ, đầu "Vô La" lập tức nổ tung, đỏ trắng hắt vẫy đầy trời, mùi tanh xông lên!

Dứt khoát lưu loát giải quyết hết hai người, tiên nhân nhìn về phía chiến trường của hai tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, đang muốn đi giúp đỡ, sau lưng chợt truyền đến hai giọng nói quen thuộc: "Chúng ta có thân bất tử!"

"Chúng ta là tiên!"

Ngay sau đó: "Túc Cấp" và "Vô La" vốn đã chịu tổn thương chắc chắn phải chết, khí tức lập tức trở nên vô cùng tà ác, sa đọa, hỗn loạn... Lít nha lít nhít tơ máu nhanh chóng lan tràn ra từ trong miệng vết thương của bọn họ như tơ nhện từng đống, bay lên múa may, phía trên tơ máu mở ra từng con mắt dữ tợn lâm ly.

Đây là Hỗn Độn thái!

Tiên nhân lập tức quay đầu nhìn tơ máu đang không ngừng tuôn ra từ lỗ máu trên mi tâm "Túc Cấp", cùng "Vô La" không có đầu, toàn thân con mắt từng đống, lập tức cau mày.

"Từ không sinh có"

Nhưng đây căn bản không phải trình độ mà tu sĩ Đại Thừa kỳ có thể dùng đến!

Tiên nhân lập tức truyền âm cho tên Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp tóc xõa kia: "Không thể đánh lâu, phải rút lui!"

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa kia không trực tiếp đáp lời, mà trầm thấp nói với đối thủ đang đại chiến: "Sắp đến bình minh, không kịp đi tới một cứ điểm khác."

"Nhất định phải giết tất cả bọn họ ở chỗ này!"

Tiếng nói vừa dứt, động tác của Trăn đột nhiên không hề có điềm báo trước trở nên cứng đờ.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa lập tức nắm lấy cơ hội, vỗ ra một chưởng.

Oanh! !!

Trăn lập tức bị đánh cho bay ngược ra, đập ầm ầm vào vách đá trong hang, vô số phù văn, vân triện ầm vang dâng lên, trận pháp gơn sóng như thực chất, tạo nên từng vòng gợn sóng, không ngừng hấp thu lực xung kích kinh khủng.

Gần như tất cả vân triện lập tức sáng lên, vách đá lại không có bất kỳ tổn hại gì.

Trăn vừa rơi xuống đất, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa đã giết tới, đá ngang như điện, hung hăng đánh vào đầu Trăn!

Rầm rầm rầm...

Tiếng quyền cước đập vào nhau nặng nề như sấm đình, tình hình chiến đấu của hai tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp hừng hực, chẳng biết tại sao Trăn bắt đầu không ngừng xuất hiện dừng lại, sai lầm, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa nhanh chóng chiếm ưu thế.

Cùng lúc đó: "Túc Cấp" đã sống lại nhìn tiên nhân, tiếng nói nhẹ nhàng như tuyên án: "Ngươi bị động kinh"

"Thứ ngươi thấy đều là hư ảo!"

"Vô La" đứng thẳng tắp, giọng nói âm u lạnh lẽo phát ra từ trong cái cổ đứt gãy của hắn ta: "Còn sống cũng là hư ảo!"

Tiếng nói vừa ra, trong lòng tiên nhân lập tức sinh ra một cảm giác bừng tỉnh rộng mổ trong sáng, dường như toàn bộ phương thế giới này đều là huyễn cảnh.

Bao quát cả hắn ta cũng chỉ là một bộ phận do huyễn cảnh huyễn hóa ra, hư vô mờ mịt, nguồn gốc không còn!

Vừa có suy nghĩ này, bóng dáng tiên nhân lập tức nhạt lại như khói nhẹ tan rã.

Dường như ngay sau đó sẽ tản đi theo gió...

Hắn ta đột nhiên phát hiện điều không đúng, lập tức khép hai mắt lại, như thế sẽ không gặp được hư ảo!

Ngay sau đó, tiên nhân đánh ra một pháp quyết khí tức lạnh lẽo, trên dưới cả người hắn ta lập tức quay về hoàn mỹ, mỗi một hành động không có kẽ hở.

Chương 2685: Mặt trời mọc (4)

Cùng lúc đó, tiếng leng keng vang lên, một bộ khôi giáp ô quang nặng nề, khí tức hùng hậu đột nhiên xuất hiện trên người hắn ta.

Lúc mặt nạ buông xuống, trên dưới cả người tiên nhân đã bao phủ trong giáp trụ nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo như sương như điện, trong tay cầm Thụy vân việt thanh đồng, lệ khí cuồn cuộn, sát ý cao ngất.

Trong chốc lát, tiên nhân đã hóa thành một trang phục đầy đủ của tiên binh thượng giới!

Hắn ta không giữ lại bất kỳ thực lực gì, lập tức vung Thụy vân việt thanh đồng đánh về phía "Túc Cấp" và "Vô La"...

"Ngươi bị động kinh!"

"Thứ ngươi gây ra đều là hoa trong gương, trăng trong nước!"

"Tu vi cũng là hoa trong gương, trăng trong nước!"

Oanh!"

Dãy núi cao ngất, ao nước tráng lệ.

Khí tức hung man không bị trói buộc như vạn vật mới sinh, chưa từng trải qua bất kỳ nguồn gốc rèn luyện và mài giũa gì.

Cả ván cờ yên tĩnh bố trí trên bàn đá.

Cạnh bàn, tiên nhân áo bào trắng đặt xuống một quân cờ trắng cuối cùng.

Phía trên bàn cờ đen trắng đan xen, mười quân cờ trắng bị cờ đen trùng điệp vây quanh, oánh nhuận sáng ngời.

Ngay sau đó, hư không đối diện hắn ta, áo bào xanh bồng bềnh như núi xa, lão giả cầm phất trần trong tay cùng người áo vàng cổn miện đầy đủ, khí tức uy nghiêm đường hoàng đồng thời xuất hiện.

Chính là "Thế Vị" và "Thương Hưng".

Tiên nhân áo bào trắng chậm rãi ngẩng đầu, tiếng nói mờ mịt:

"Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

"Thế Vị" và "Thương Hưng" không do dự chút nào, lập tức thi triển độn pháp bước ra ngoài.

Trong cốc đủ loại cây cỏ quý hiếm giành nhau nở rộ, linh quả từng đống treo đầu cành.

Có sông rộng cuồn cuộn ghé qua, thế nước to lớn, bành trướng mãnh liệt, cỏ cây dưới nước gần bờ sông, một nửa trong nước, một nửa vươn thẳng lên trời, chậm rãi đong đưa như nhấc lên từng tầng gợn sóng trong hư không.

"Thế Vị" vừa phi độn vừa nhanh chóng truyền âm nói: "Đợi chút nữa đến cửa ra, đừng cùng đi ra."

"Một người phía trước, một người phía sau, để tránh đồng thời gặp chuyện không may!"

"Thương Hưng" khẽ gật đầu, miện châu chuyển động theo, dáng vẻ đoan chính, hắn ta lập tức nói: "Vậy ta đi phía trước!"

"Thực lực của ta mạnh hơn đạo hữu một chút."

"Thế Vị" không tranh luận, nói thẳng: "Lúc đạo hữu đi ra, nếu bình an vô sự thì đừng quay đầu lại!"

"Nếu ta cũng không có việc gì, sẽ tự đuổi theo đạo hữu"

"Nhưng nếu không đuổi theo có nghĩa đã xảy ra chuyện"

"Đạo hữu cần nhanh chóng rời đi!"

"Thương Hưng" gật đầu, chợt lại nói: "Ta đi trước, một khi rời khỏi phương địa giới này sẽ lập tức lựa chọn chạy tới hướng bên trái."

"Nếu ta không có việc gì, đạo hữu và ta cùng đi bên trái."

"Nếu ta xảy ra chuyện, đạo hữu cứ đi phải"

"Thế Vị" đáp: "Tốt!"

Sau khi đơn giản bàn bạc xong đối sách, hai người không nói nữa, duy trì tốc độ độn hành một trước một sau.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi tới lối vào thung lũng.

Lối vào thung lũng cỏ cây đầy sức sống, dây leo sum suê, trên mặt đất toàn là hoa thơm cỏ ngọc, xanh um tươi tốt, cành lá đông đúc, muôn hồng nghìn tía, vô cùng um tùm, thấp thoáng một dòng suối lững lờ chảy xuôi dưới hoa lá.

"Thương Hưng" lập tức tăng tốc độ: "Thế Vị" thoáng giảm dân bước chân, đi cách hai ba bước ngay sau lưng hắn ta.

"Thương Hưng" không do dự chút nào, lập tức bước ra thung lũng, trong chốc lát cảnh tượng xung quanh thay đổi, núi non trong tầm mắt lạ lẫm lại hùng tráng.

Ở nơi xa phía bên phải, có ngọn núi đứng sừng sững, nó to lớn cao ngất, cỏ cây tĩnh mịch, đằng xa có thác nước đổ xuống, hơi nước tràn trề quanh quẩn, dưới ánh sao nhạt mờ mịt xuất trần.

Cự mộc không biết cách xa bao nhiêu che trời mà lên, cành lá trải ra bốn phương mạnh mẽ xanh um, thẳng tắp lên như trụ trời, chính là Tâm Mộc!

Ở bên trái lại là một cánh rừng bao la bạt ngàn phóng tầm mắt không nhìn thấy điểm cuối.

Cây rừng đều cao lớn, cành lá uốn lượn như biển mây chập trùng, bao la cuồn cuộn.

Chân trời nơi xa có một sợi dây màu trắng bạc, ngôi sao thưa thớt lần lượt biến mất, lại là đêm dài sắp hết, ban ngày sắp tới.

Tình cảnh này rộng lớn: "Thương Hưng" lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh xung quanh, nhanh chóng chạy tới bên trái.

Ngay sau đó, bóng dáng "Thế Vị" xuất hiện giữa khoảng thiên địa này, thấy khí tức "Thương Hưng" bình thường, cũng không do dự thi triển độn pháp theo sát phía sau.

Tay áo hai người bồng bềnh, trong nháy mắt chạy ra ngàn dặm, trên đường đi lại thuận lợi đến lạ thường, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào!

Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ rừng núi mênh mông, yên lặng như tờ, trong cảm giác cũng là gió êm sóng lặng.

"Thương Hưng" lập tức truyền âm nói: "Xem ra nơi đây tạm thời an toàn!"

"Thế Vị" nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Trước tiên truyền âm với Bùi Lăng, hắn là người dẫn đường tiên lộ lần này."

"Chúng ta vào ván cờ, cần phải báo cho hắn biết trước tiên!"

"Thương Hưng" gật đầu nói: "Không sai. Trước tiên tạm tìm một chỗ đặt chân, sau đó..."

Bọn họ đang nói chuyện, ở địa cực ngay phía trước, mặt trời đỏ hồng đột nhiên nhảy ra đường chân trời, ánh sáng hừng hực âm vang vẩy xuống, chỉ thấy mười mặt trời dâng lên huy hoàng kinh khủng, hơi nóng khó có thể tưởng tượng lập tức bao phủ toàn bộ phương thiên địa này!

Sông rộng thác nước lập tức khô cạn, vạn vật khô héo, hôi phi yên diệt!

Chương 2686: Mặt trời mọc (5)

Rừng núi như vô biên vô tận quanh người nhanh chóng bốc hơi mà lên, vô số tro bụi lộn xộn rơi xuống, tất cả cỏ cây mềm mại đều khô cạn chết đi.

Lòng sông đột nhiên hiện ra, ao khói bay lên, dấu rạn nứt như mạng nhện to lớn, ngổn ngang lộn xộn kéo dài mỗi một góc trên mặt đất.

Dãy núi vừa xanh um tươi tốt, mạnh mẽ sum suê, trong nháy mắt hóa thành hoang mạc mênh mông vô bờ, không có một ngọn cỏ!

"Thương Hưng" phi độn phía trước căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tất cả nước trên dưới cả người lập tức bốc hơi, dù là cảnh giới tu vi Đại Thừa kỳ, cũng không chống đỡ được chân hỏa của mười vòng mặt trời thiêu đốt!

Chỉ trong phút chốc, hắn ta hóa thành một bộ thây khô vàng giòn, tính cả hồn phách cũng hóa thành hư vôi!

Vèo!

Ngay chớp mắt thây khô "Thương Hưng" rơi xuống, độn quang lóe lên sau người, chui vào sâu trong lòng đất!

Hồng hoang.

Cấm chế dày đặc bao bọc quanh làng.

Căn phòng thấp bé như lô cốt.

Nửa căn phòng ở dưới mặt đất, nhà chỉ có bốn bức tường, trên mấy bồ đoàn hàng mây tre lá có bốn bóng người đang ngồi xếp bằng.

Chính là "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miều" và "Không Mông".

Lúc này: "Không Mông" bình thản nói: "Bùi Lăng không có việc gì"

"Hắn đã thoát khỏi tay cổ tiên"

"Ngoài ra, bên Bùi Lăng truyền tin tức đến, chắc Long Bá Chiến Vương còn sống"

Nghe vậy, sắc mặt ba người "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu" đều bình tĩnh, không hề cảm thấy bất ngờ.

Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ trong ván cờ lần này, nếu xảy ra chuyện, tất cả bọn họ lập tức vẫn lạc!

Ngược lại, hiện tại bọn họ còn rất tốt, vậy Bùi Lăng tuyệt đối không có việc gì!

Ngược lại hai tên ngoại tộc cùng vào ván cờ với Long Bá Chiến Vương đều đã thân tử đạo tiêu, hắn ta cũng gãy mất một cánh tay lại sống tiếp được, khiến bọn họ hơi ngạc nhiên.

Lúc này: "Tượng Tái" chậm rãi nói: "Bên ta không có bất kỳ thu hoạch gì."

"Người mới vào ván cờ chắc không có người Cửu Nghi sơn"

"Cô Miểu" khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Vừa rồi ta cũng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào."

"Người mới vào ván cờ cũng không có người Hàn Ảm Kiếm tông"

Ánh mắt ba người lập tức nhìn về phía "Thùy Vũ".

"Thùy Vũ" từ tốn nói: "Ba người mới vào ván cờ là Túc Cấp tiên đế, Vô La tiên đế, còn có một tên tiên hạ đẳng không biết tên."

Nghe thấy "Thùy Vũ" nhắc đến tiên hạ đẳng, ba người "Tượng Tái" lập tức biết đối phương đang nhắc đến tu sĩ tám môn phải lớn khác.

"Không Mông" hơi nhíu mày, nói: "Vừa rồi Ngân Khương tiền bối đã nói rõ với ta, không thể đáp lại giọng nói của bất kỳ sự tồn tại gì"

"Tiếp theo chúng ta tự chú ý, hoàn thành nhiệm vụ thứ bảy trong làng trước, xác định thời gian cụ thể Kiến Mộc bị trảm!"

"Tượng Tái" nhẹ gật đầu, nói: "Vừa rồi cũng có tiền bối Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đến đây nói chuyện với ta."

"Sau này liên lạc với nhau không thể truyền âm"

"Cô Miểu" nhíu mày: "Đã vậy, hiện tại không biết tình huống của Bùi Lăng truyền âm cùng Không Mông đạo hữu, còn có Túc Cấp, Vô La với truyền âm Thùy Vũ đạo hữu như thế nào"

Vẻ mặt "Thùy Vũ" bình thản, không để ý nói: "Chắc chắn Bùi tiên đế không có việc gì."

"Về phần Túc Cấp tiên đế và Vô La tiên đế, mặc dù vào phương huyễn cảnh này bị quy tắc của huyễn cảnh quản chế, tu vi không cao nhưng thực lực cũng không yếu."

"Tất nhiên cũng không có việc gì!"

"Nhiều nhất là Túc Cấp tiên đế, Vô La tiên đế và tên tiên hạ đẳng kia đều vẫn lạc."

Nghe vậy, Không Mông nói: "Bùi Lăng thật sự không xảy ra chuyện gì!"

"Tượng Tái" và "Cô Miểu" cũng nhẹ gật đầu.

Bùi Lăng chắc chắn không có việc gì, nhưng "Túc Cấp" và "Vô La"

thì không nói chắc chắn được!

Sau đó, bốn người lại đơn giản thảo luận việc khác một chút, nhưng trước khi hoàn thành nhiệm vụ trong thôn, bọn họ chỉ có thể nhận được từng đó tin tức.

Vì vậy, không bao lâu sau bốn người đã trao đổi xong những tin tức mà mình nắm giữ.

Lúc này: "Tượng Tái" nói: "Trời đã sắp sáng, lần này đến đây thôi."

Ba người khác đều gật đầu.

Ngay sau đó, bóng dáng ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông" lập tức biến mất trong phòng.

Bọn họ rời khỏi căn phòng "Thùy Vũ", xuất hiện trên đường trong thôn, đôi bên đang muốn nói thêm điều gì đó, đã thấy trong thôn trống rỗng, tu sĩ trông coi cửa vào thôn trang; vừa rồi phàm nhân còn lui tới như dệt, bận rộn lao động; tu sĩ tuần tra trên đường...

Đã vào nhà hết, bên ngoài không có một người!

Phát hiện tình huống không đúng: "Tượng Tái" lập tức nhanh chóng nói: "Mau trở về phòng!"

"Cô Miểu" và "Không Mông" không do dự chút nào, nhanh chóng chạy về phòng của mình.

Ngay chớp mắt ba người chui vào trong phòng, sắc trời chói mắt xuyên qua tầng mây nặng nề, xuyên qua muôn sông nghìn núi, xuyên qua khoảng cách trùng điệp đếm không hết, chiếu xuống mảnh đất bao la này.

Toàn bộ trong làng như rơi vào một biển lửa cuồn cuộn, nhiệt độ cao kinh khủng như muốn khiến phương thế giới này hóa thành đất khô cằn, hóa thành kiếp tro, hóa thành hư vô!

Đằng la bao trùm toàn bộ thôn xóm chỉ chống cự được chớp mắt, đã ầm vang tiêu tán, bị thiêu đốt thành tro tàn, trong lúc lộn xộn bay lên lại biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi thứ như thật như ảo, không gian không ngừng biến ảo vặn vẹo, giữa thiên địa tĩnh mịch, ánh sáng vô tận gột rửa chúng sinh vạn vật!

Chương 2687: Mặt trời mọc (6)

Căn phòng như lô cốt im lặng nằm dưới mặt đất, cứ như dã thú cố hết sức giấu mình trong đất.

Trong ngoài mỗi một căn phòng đều sáng lên lít nha lít nhít vân triện, chống cự chân hỏa.

Ánh sáng rào rạt, gieo rắc sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ càng ngày càng cao, bầu trời cũng càng ngày càng sáng tỏ, trên trời dưới đất đều chôn vùi trong ánh sáng vô tận, chỉ có mười mặt trời huy hoàng, anh đũng giữa trời, chiếu rọi vạn cởi Núi rừng rậm rì, tiếng nước leng keng.

Huyền bào phần phật, Bùi Lăng nhanh chóng xuyên qua dưới rừng.

Vì đề phòng lại bị yêu tộc và dị tộc để mắt tới, hiện tại hắn cố ý bay rất thấp.

Hơn nữa, vì không quen thuộc hồng hoang, vì để phòng xông nhầm vào khu vực nguy hiểm không biết gì đó, hiện tại hắn đi đường chỉ dùng độn pháp, không sử dụng thủ đoạn xé rách hư không, xuyên qua không gian.

Làm thế sẽ an toàn hơn chút.

Lúc này, màn trời phía trước càng ngày càng sáng, Bùi Lăng biết mặt trời sắp mọc!

Tốc độ của hắn không giảm, thần niệm lấy hắn làm trung tâm, từ đầu đến cuối vẫn bao phủ thiên địa xung quanh.

Cũng không biết lúc vừa vào ván cờ đã dùng hết vận rủi, hay vì lý do gì khác, cả đoạn đường độn hành vạn vật ẩn nấp, không còn chút khó khăn trắc trở nào nữa, lại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

Thời gian dần trôi qua, ánh sáng ở chân trời càng ngày càng rõ, trong chốc lát mặt trời thoát ra khỏi mặt đất, ầm vang lên không!

Trong chớp mắt mười mặt trời dâng lên, nhiệt độ cao kinh khủng gieo rắc, sắc trời chói mắt như lưỡi dao lít nha lít nhít bắn ra như mưa, bao phủ bát hoang.

Trong nháy mắt, núi rừng ở chỗ Bùi Lăng đều hóa thành tro bụi, lơ lửng như sương, thoáng cái đã bốc hơi gần như không còn, không để lại bất kỳ dấu vết nào!

Tiếng nước biến mất không còn tăm tích, để lại lòng suối khô cạn, rất nhiều Thủy tộc cả loại tảo dưới đáy nước đều héo úa như bột mịn.

Vừa nãy Bùi Lăng còn giấu kín trong cỏ cây trùng điệp, lập tức không có thứ che đậy, hoàn toàn lộ ra dưới mười mặt trời chiếu sáng!

Trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể cũng có chân hỏa hừng hực như lửa nóng, ầm vang thiêu đốt!

Tiên lực vô cùng vô tận như suối dâng trào, trong nháy mắt tẩm bổ cả người hắn!

Sâu trong thức hải, cây dâu to lớn hơi lay động, mười mặt trời giữa cành lá lượn quanh ầm vang sáng tỏ, dường như hấp thu được lực lượng cuồn cuộn gì đó, lại như người xa quê trèo non lội suối cuối cùng đã trở về cố hương, toàn bộ thức hải lập tức ánh sáng vạn trượng, sáng chói vô tận!

Khí tức của Bùi Lăng liên tục tăng lên, ý hoàn mỹ hòa hợp thuần thanh, sau lưng hắn lập tức dâng lên bốn đạo ánh sáng trong vắt như khói như trụ, thẳng vào trời cao!

Một đạo thanh quang trong đó tràn ngập đao ý cao ngất cô đọng như thực chất; một đạo thanh quang mờ mịt như không có, sinh linh nhìn đến là quên; một đạo thanh quang quỷ quyệt tự dưng nhưng điên đảo càn khôn; một đạo thanh quang yên tĩnh như con rối, trong chất phác lại có uy năng thâm thúy như biển tĩnh lặng...

Trên dưới cả người Bùi Lăng hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm, khí thế khủng bố, chấn thiên động địa!

Trên trời cao như có nhận thấy, ánh sáng vô tận ầm vang rơi xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn càng tràn nhiều vào thân thể hắn, như thuận theo tâm ý, tùy ý lấy dùng!

Bùi Lăng lập tức dừng lại, thần niệm tới lui kiểm tra nhục thân và hồn phách của mình vài chục lần, xác định hiện tại không phải vào nhầm huyễn cảnh, cũng không phải chìm vào một loại ảo giác nào đó, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ khó có thể tin.

Việc này... Là tình huống như thế nào?

Hiện tại tu vi cảnh giới của hắn vẫn là Đại Thừa, nhưng thực lực mạnh hơn lúc đêm tối không biết bao nhiêu lần!

Hơn nữa, bốn đầu pháp tắc "Bản nguyên" thành bốn đầu đại đạo "Bản nguyên"!

Nếu lại đối đầu với ba tên cổ tiên trước đó, hắn tự tin có thể không cần dùng đến cả tiên thuật, có thể bắt sống tên Long Nữ kia...

Loại cường đại trước nay chưa từng có thật sự khiến người ta say mê!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận theo mười vòng mặt trời từ từ bay lên, thực lực của hắn còn đang không ngừng tăng trưởng!

Cứ như hạt giống chôn giấu trong lòng đất, trải qua sự chật vật giãy giụa dài dằng dặc, cuối cùng đẩy ra một viên đất cát cuối cùng, đón ánh sáng, mở rộng mầm lá, gần như vô thức tham lam cướp lấy mặt trời hừng hực, cố gắng khỏe mạnh.

Trong cả người, tiên lực bành trướng mãnh liệt, không ngừng tẩm bổ mỗi một tấc thể xác, kinh mạch, xương cốt... Khí tức còn đang không ngừng kéo lên!

Loại trải nghiệm trước nay chưa từng có lập tức khiến Bùi Lăng nghĩ đến một việc.

"Phục Cùng" tổ sư từng nói với hắn, ba đầu đại đạo Hợp Đạo kỳ theo thứ tự là Chân Ngã đạo, Chúng Sinh đạo và Thiên Địa đạo.

Trong đó Chân Ngã đạo lấy bản tâm làm khởi nguồn, đi thẳng về thẳng, coi trọng bản tâm thuần túy, ý chí kiên định, không nghi ngờ, không dao động, tu sĩ dùng cái này để Hợp Đạo, chiến lực chính diện mạnh nhất; Chúng Sinh đạo là cướp giật chúng sinh, bù đắp bản thân, cho nên tốc độ tu hành mau lẹ nhất, gần như tiến triển cực nhanh, vô cùng kỳ quỷ, đạo này quan trọng nhất là cần đủ mệnh cách gánh chịu rất nhiều nhân quả, nếu không rất dễ vẫn lạc giữa chừng;

Chương 2688: Thế cục tốt đẹp!

Còn Thiên Địa đạo... Trọng điểm ở chỗ sân nhà!

Đối với tu sĩ Thiên Địa đạo, sân nhà cùng không phải sân nhà, thực lực sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất!

Ví dụ như hai vị cấm kỵ "Vong'": "Họa" này phát huy chiến lực ở U Tố mộ, cùng với phát huy chiến lực bên ngoài U Tố mộ là sự khác biệt ngày đêm.

Khi đó "Phục Cùng" tổ sư đã từng nói cho Bùi Lăng biết, lúc Bùi Lăng khiêu chiến Tông Chủ chín tông, không có một lần nào ở sân nhà của mình!

Trong ba đầu đại đạo này, hắn vẫn chỉ có thể phát huy ra lực lượng Chân Ngã đạo và Chúng Sinh đạo...

Thậm chí sau này độ đạo kiếp, chiến Tầm Mộc... Rõ ràng hắn là ba đạo hợp nhất, từ đầu đến cuối chỉ dùng thực lực hai đạo!

Còn bây giờ...

Hắn là mệnh gánh mười mặt trời, tạo hóa chủng nhân, bây giờ đúng lúc gặp mười mặt trời cùng xuất hiện... Tình cảnh hạo kiếp chúng sinh diệt tuyệt, vạn dặm tro bụi là sân nhà của hắn!

Từ khi bắt đầu Hợp Đạo kỳ, trải qua Độ Kiếp kỳ, cho đến Đại Thừa kỳ hiện tại, đây là lần thứ nhất ba đầu đại đạo thật sự viên mãn!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng như có cảm giác, lập tức tập trung ý chí, trong đầu phát hiện hai quân cờ phía đông đã thiếu mất một quân!

Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của Kế Sương Nhi lập tức vang lên trong đầu hắn: "Lưu Lam hoàng triều Thương Hưng đã vẫn lạc.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc này không do dự nữa, nhanh chóng thi triển độn pháp, tốc độ cao nhất chạy đến hướng đông.

Nhưng hắn vừa chạy đi được ngàn dặm, mười vòng mặt trời trên bầu trời đột nhiên hắt vẫy ánh lửa như mưa rào, ngọn lửa vàng ròng như sóng to gió lớn vạch phá bầu trời, mười đầu Kim Ô vô cùng to lớn bay ra từ ánh nắng rực rỡ.

Mười mặt trời lơ lửng giữa trời như mười toà thiên cung nguy nga huy hoàng.

Hai cánh Kim Ô hơi rung lên, đột nhiên ngọn lửa vàng cuồn cuộn vạn dặm bày ra trong thiên địa, toàn bộ phương thế giới này như hóa thành một mảnh biển lửa vô ngần, Kim Ô to lớn như con quạ bay lượn trong đó, tuỳ tiện vui mừng!

Mười đầu Kim Ô này vô cùng to lớn, lúc vung cánh tạo ra sóng lớn trùng điệp, thiêu đốt như sóng dữ mãnh liệt, bành trướng trên mặt đất.

Theo bọn chúng bay lượn, nơi đi qua dòng sông khô cạn, cỏ cây chôn vùi, vạn vật lập tức tan thành mây khói, chúng sinh ẩn nấp run rẩy, sinh linh không kịp né tránh lập tức bị thiêu đốt thành hư vô.

Sóng nhiệt kinh khủng gào thét càn quét, mặt đất vốn um tùm tráng lệ lập tức cát bay đá chạy, hóa thành hoang vu vô tận, đất khô cằn khắp nơi!

Mảng lớn lưu ly lan tràn trên mặt đất màu vàng đen, chiết xạ ra ánh sáng càng thêm hừng hực thuần kim.

Bụi mù bay lả tả, yên lặng như tờ, kiếp tro to lớn như tưởng niệm, như tế điện, lại như kết thúc.

Vào lúc này, nhân gian hóa thành luyện ngục.

Mười đầu Kim Ô truy đuổi chơi đùa với nhau rất vui vẻ, dường như chỉ là hài đồng còn không hiểu việc đời bị nhốt lại, thỉnh thoảng được đi hóng gió, vì vậy không kịp chờ đợi lao nhanh giữa trời, tiếng vui cười vẩy xuống, vô số sinh linh bốc hơi thành tro tàn, thiên địa chìm nổi.

Ánh sáng hừng hực, huy hoàng chói mắt, mười đầu Kim Ô vỗ cánh vút không, ngọn lửa vàng ròng lôi kéo ra đuôi sáng như thực chất, uốn lượn trên trời dài.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng nhướn mày, mười đầu Kim Ô này đều là cấp độ cổ tiên!

Hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác, dường như mỗi một đầu đều mạnh hơn ba tên cổ tiên gặp phải trước đó!

Căn cứ vào suy nghĩ nhanh chóng đi cứu người, không muốn gây ra rắc rối, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, toàn bộ thể xác lập tức biến ảo, chẳng mấy chốc cũng hóa thành một đầu Tam Túc Kim Ô mắt vàng trong vắt, toàn thân trải rộng ngọn lửa ngưng tụ mà thành lông vũ phong phú, vỗ cánh bay đi.

Chỉ có điều, dù là cái đầu hay hình thể, hắn đều nhỏ hơn mười đầu Kim Ô kia vài vòng.

Hiện tại hắn biến thành thể xác Kim Ô mà Tầm Mộc đã sử dụng trong trận đại chiến lúc trước!

Ngọn lửa vàng ròng cuồn cuộn như biển, Bùi Lăng vung lên hai cánh, lực lượng thiên địa quanh mình như thuộc hạ trung thành nhất, tranh nhau chen lấn mãnh liệt mà đến, để hắn sử dụng.

Cảm giác vô cùng lạ lẫm, kiệt ngạo, đã man lạnh nhạt lúc mới tới thiên địa hồng hoang đã không còn sót lại chút gì.

Tắm rửa trong ánh lửa hừng hực, Bùi Lăng chỉ cảm thấy trên dưới cả người vô cùng thoải mái.

Dường như là lữ nhân bôn ba vạn dặm mỏi mệt, cởi bỏ tất cả gánh nặng, ngâm mình vào một suối nước nóng vừa vặn, mỗi một lỗ chân lông đều không ngừng hấp thu ánh sáng và nhiệt độ vô tận này, tẩm bổ gân cốt huyết nhục của hắn.

Tất cả xương cốt đều giãn ra.

Đối với hắn, luồng khí nóng thiêu sạch vạn vật này lại như cá bơi vào biển, chim mệt mỏi về rừng, trong khoảng thiên địa này ngọn lửa vàng, nhiệt nóng, ánh sáng vô tận... Tất cả mọi thứ đều không kịp chờ đợi phối hợp với hắn, trợ giúp hắn, bảo vệ hắn.

Bùi Lăng giữ vững tâm thần, vẫn nhanh chóng phi hành trong tầng trời thấp.

Sau khi thực lực tăng mạnh, tốc độ của hắn cũng trở nên mau lẹ hơn, theo hai cánh lặp đi lặp lại vung lên, mảng lớn mặt đất phủ kín lưu ly, tro tàn nhanh chóng lui lại, vị trí ẩn thân của quân cờ trắng trong đầu đã càng ngày càng gần.

Chương 2689: Thế cục tốt đẹp! (2)

Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu gió mạnh khuấy động, một vòng ánh lửa hừng hực ầm vang lao tới như mặt trời giáng xuống, ánh sáng vàng ròng, sáng rực chói mắt, lại là một đầu Kim Ô khổng lồ đột nhiên bay về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, dù sao đều là đồng tộc, hiện tại hắn không lo lắng sẽ bị Kim Ô chân chính công kích.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn tiếp tục phi hành về phía trước, nhưng ngay sau đó ngọn lửa vàng bắn tung toé trong hư không, đầu Kim Ô to lớn kia đã chặn lại ở trước mặt hắn.

Thân hình Bùi Lăng lập tức dừng lại, lúc lơ lửng lại nhìn qua đầu Kim Ô vô cùng to lớn, trên dưới quanh người có ngọn lửa vàng cuồn cuộn như thực chất, bình tĩnh hỏi: "Tiền bối, có chuyện gì?"

Đầu Kim Ô này mắt vàng hừng hực, ánh lửa sáng ngời như danh kiếm ra khỏi vỏ, tùy ý nhìn thoáng qua lại là một trận hạo kiếp của chúng sinh, sóng nhiệt quanh người mãnh liệt, hư không vặn vẹo, hắn ta cũng đứng lơ lửng giữa không trung, nghi ngờ hỏi:

"Bốn đầu đại đạo Bản nguyên phía sau ngươi, là xảy ra chuyện gì?"

Địa quật.

Ngọn đuốc Giao Nhân dùng để chiếu sáng, gần nửa bị dư chấn càn quét thành thịt nát, bày ra đây đất.

Giao dầu thuận theo mép địa quật ào ạt chảy xuôi xuống, ngọn lửa thuần trắng không ngừng chập chờn, chiếu rọi bóng người lay động trong phòng.

Gió mạnh đã nghỉ, uy áp kinh khủng chầm chậm kiềm chế.

Bốn tên phàm nhân dựa vào vách đá, trượt xuống trên mặt đất, trên vách có vết máu màu tím đen trộn lẫn cặn xương trắng đục, vũng máu thấm ướt dưới người bọn họ đã sớm khô cạn, tản ra khí tức ngai ngái dày đặc.

Thi khối cao quan, đai lưng rộng, áo đen, giày đen, bào phục...

Lẫn lộn đỏ trắng đan xen tản mát đây đất, lít nha lít nhít "Túc Cấp" và "Vô La" trải rộng toàn bộ địa quật.

Lúc này, tất cả những thi khối này đang chậm rãi biến mất.

"Phù, phù, phù..."

Tiên nhân tay cầm đồng việt, tóc dài rối tung đang thở dốc từng ngụm, khí tức hoàn mỹ quanh người hắn ta tan thành mây khói, đã không thể duy trì "Vô Cấu thái", lúc này chiến giáp sáng rõ bao bọc cả người hắn ta cũng bắt đầu tan biến từng khúc.

Hắn ta không khó đối phó hai vị Vô Thủy sơn trang này.

Người thật sự lợi hại, lại là sự tồn tại nào đó đang điều khiển hai vị này!

Nghĩ đến đây, tiên nhân quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Thi thể Trăn nằm ngửa trên mặt đất, toàn bộ thể xác đã bị đánh chia năm xẻ bảy, di cốt, óc, nội tạng... Chảy xuôi ra từ trong thi khối, đủ mọi màu sắc, huyết tinh xông lên.

Thi thể hắn ta cũng tiêu tán từng chút một như mây khói nhạt lại, như vốn thuộc về hư vô, đang bị phương thiên địa này xóa đi tất cả sự tồn tại từng chút một.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tóc xõa đưa lưng về phía tiên nhân, quỳ gối bên cạnh thi thể Trăn, khí tức của hắn ta vô cùng yên lặng như một đoạn cây gỗ khô, một cảm xúc bi thống phẫn uất tràn trề tản khắp...

Đại chiến kết thúc!

Tiên nhân lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, vận chuyển công pháp, nắm chặt thời gian khôi phục.

Lúc này, một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn đột nhiên vọt tới!

Địa quật vốn giấu sâu trong lòng đất, sự âm u lạnh lẽo không vung đi được, nhiệt độ đột nhiên lên cao!

Trong địa quật, bởi vì ngọn đuốc Giao Nhân bị dập tắt một bộ phận, tia sáng hơi có vẻ mờ tối đột nhiên sáng tỏ.

Từng vân triện khí tức cổ xưa trên vách đá xung quanh lại bùng lên ánh sáng.

Vô số chữ triện trong trẻo, phong bế, kháng cự, giam cầm, ẩn nấp... Sáng tắt, nhiệt độ trong địa quật không còn lên cao, tia sáng cũng khôi phục như thường, không bị bên ngoài ảnh hưởng.

Chắng mấy chốc, toàn bộ thi thể Trăn: "Túc Cấp": "Vô La" biến mất, như lộ như điện, không để lại chút dấu vết nào.

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp xõa tóc kia đột nhiên phát ra một tiếng thở dài vô cùng phức tạp...

Vốn còn có thể cứu Trăn, nhưng hắn ta không thể đánh cược.

Trăn cũng biết hắn ta không thể đánh cược, cả làng càng không thể đánh cược...

Cho nên, vừa rồi Trăn liều mạng tạo ra cơ hội cho hắn ta, để hắn ta thành công giết đối phương...

Một trận chiến này, vốn người thắng chưa chắc là hắn ta...

Hảo hữu chí giao đồng sinh cộng tử, ngay cả thi thể cũng không còn, chết không có chỗ chôn... Đại Thừa tám mươi mốt kiếp xõa tóc hơi nhắm mắt, lúc lại mở ra trong mắt đã tỉnh táo.

Hắn ta đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tiên nhân, trầm giọng nói: "Ta tên Thiệp."

"Ngươi tên là gì?"

Tên nhân đang tu luyện lập tức cảnh giác, hắn ta cảnh giác nhìn qua Thiệp, chẳng những không trả lời một chữ, ngược lại tiên lực phồng lên quanh người, áo bào không gió mà bay, tóc dài phiêu tán như bầy rắn điên cuồng múa, đã chuẩn bị đại chiến!

Thấy thế, Thiệp ngẩn ngơ, chợt lắc đầu, lập tức giải thích: "Ứng Thanh Quyệt đã bị giải quyết toàn bộ, nơi này an toàn"

"Chúng ta có thể nói chuyện bình thường"

"Hơn nữa, thực lực của ngươi không bằng ta!"

"Hiện tại, nếu ta là Ứng Thanh Quyệt, cứ trực tiếp ra tay là được!"

"Không cần rắc rối như vậy."

Thấy đối phương nói năng không khách sáo như thế, tiên nhân lại thầm thở phào.

Tư duy Logic bình thường, đối phương không xảy ra việc gì...

Nghĩ tới đây, tiên nhân lập tức nói: "Ta tên Trì Yếu."

"Đúng là ngươi cực kỳ mạnh!"

"Nhưng nói thực lực của ta không bằng ngươi, cũng quá võ đoán"

"Năm tháng ta tu luyện dài hơn ngươi!"

Chương 2690: Thế cục tốt đẹp! (3)

"Nắm giữ tiên thuật, tiên bảo, cũng không phải ngươi có thể so sánh."

"Đánh một trận chiến chính diện, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta.

Thiệp không tranh luận loại vấn đề không có chút ý nghĩa nào, nói thẳng: "Chuyến này ta và Trăn cứu được bảy người, nhưng nhất thời chủ quan bị Ứng Thanh Quyệt trà trộn vào, hao tổn quá lớn!"

"Vì vậy, nhiệm vụ lần này cũng chưa hoàn thành"

"Tiếp theo, chờ ban ngày kết thúc, ta phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

"Tri Yếu" nghe vậy, lập tức hơi do dự.

Nếu hiện tại hắn ta còn chưa thành tiên, đối phương đã cứu mình một lần, cho dù chỉ vì trả lại nhân quả, hắn ta chắc chắn sẽ trợ giúp đối phương!

Nhưng bây giờ... Tiên giao tiếp cùng phàm, làm trái thiên cương!

Hơn nữa, những Đại Thừa tám mươi mốt kiếp trong đoạn năm tháng này...

Thấy "Trì Yểu" do dự, Thiệp lập tức nói: "Vậy đợi chút nữa, ta sẽ đi một mình."

"Sau khi trời tối, ngươi lập tức rời khỏi nơi này, đi về phía tây nam.

"Nơi đó có thôn của chúng ta, sẽ càng an toàn hơn."

Nghe vậy: "Trì Yểu" nhướn mày, lúc này không do dự nữa, nhanh chóng nói: "Không!"

"Ta đi chung với ngươi làm nhiệm vụ."

"Nhưng phải đợi ta làm một việc trước..."

Nói xong, không chờ Thiệp phản ứng: "Trì Yếu" lập tức ôn hòa gọi: "Bùi Lãng!"

"Bùi Lăng!"

"Bùi Lăng..."

Liên tiếp gọi tên thật của Bùi Lăng mấy chục lượt, lúc này tiên nhân mới ngừng lại, chợt nhìn về phía Thiệp, khẽ gật đầu nói, "Được rồi."

"Sau khi mặt trời lặn, ta sẽ đi theo ngươi làm nhiệm vụ."

Thiệp vô cùng nghi ngờ, lập tức nghiêm túc nói: "Ngươi làm vậy sẽ hại chết người tên Bùi Lăng kia!"

Vẻ mặt "Trì Yểu" bình tĩnh, giải thích: "Lần này ta gặp nạn là vì Bùi Lăng này."

"Bùi Lăng này cấu kết với Đọa Tiên, làm điều ngang ngược."

"Hắn nghiệp chướng nặng nề, tội không thể xá!"

"Đã không cần phải cảm hóa nữa."

"Nhất định phải lập tức tru diệt hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được!"

"Chỉ cần Bùi Lăng này thân tử đạo tiêu, trong lòng ta không còn lo lắng, có thể cùng tiến lùi với ngươi!"

Thấy thế, Thiệp cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng thấy đối phương đồng ý cùng làm nhiệm vụ với hắn ta, cũng không quan tâm nhiều như vậy, lúc này nói: "Tốt!"

"Hiện tại nắm bắt thời gian khôi phục"

"Đêm xuống lập tức hành động!"

"Trì Yếu" gật đầu: "Tốt!"

Hai người không cần phải nhiều lời nữa, Thiệp cong ngón búng ra, bắn ra một ánh lửa đốt bốn tên phàm nhân thành tro bụi, chợt ống tay áo vung lên một cái, lấy ra một cái bình gốm, thu tro cốt bốn người vào trong đó, giấu vào trong tay áo.

Ngay sau đó, Thiệp và "Trì Yểu" đều tìm một vị trí ở trong hang, ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện.

Ngọn đuốc Giao Nhân yên tĩnh thiêu đốt, vô số chữ triện sáng tắt, ánh lửa chập chờn như gợn sóng, chiếu rọi khuôn mặt hai người, bóng tối loang lổ, cả phòng yên tĩnh.

Hồng hoang.

Làng.

Mười mặt trời nhô lên cao bao trùm thảm thực vật cả thôn, đã sớm không còn sót lại chút gì.

Vô số sinh linh biến thành tro tàn bay lả tả như tuyết đen, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này.

Ngọn lửa cuồn cuộn, tro tàn nhanh chóng bị đốt thành hư vô.

Lô cốt thấp bé yên tĩnh phủ phục, lít nha lít nhít trận văn, phù lục, vân triện nhanh chóng sáng tắt, toàn lực ngăn cản sóng nhiệt mãnh liệt như hạo kiếp diệt thế.

Một tòa lô cốt cao nhất trong thôn.

Chính đường.

Căn phòng trống rỗng có vẻ đặc biệt rộng lớn.

Một mặt thủy tinh kính treo cao trong chính đường không hợp với cách trang trí đơn sơ, mặt kính trong vắt như ánh trăng lặp đi lặp lại tẩy luyện, bên trong lại hoàn toàn mơ hồ, không chiếu ra chút hình ảnh nào.

Khí tức của nó cao xa mờ mịt như sẽ lơ lửng bay lên, rời khỏi phương thiên địa này bất cứ lúc nào.

Lão giả áo gai ngồi xếp bằng chính giữa, hai mắt hơi khép, khí tức quanh người phồng lên, đang chuyên tâm tu luyện.

Bỗng nhiên, trong mặt gương lại sáng lên ánh sáng âm u lạnh lẽo, màu sắc u ám tản khắp cả phòng.

Lão giả áo gai lập tức mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến trước thuỷ tinh kính.

Trong tay hắn ta kết động pháp quyết, bắt đầu thôi động mặt thuỷ tinh kính này.

Ngay sau đó, trong thuỷ tinh kính hiện ra một bóng người vô cùng mơ hồ, như cảnh tượng trên hình chiếu lưu ly trong đêm mưa, mờ mịt không rõ, khí tức tối nghĩa.

Một giọng nói trầm thấp âm u lạnh lẽo truyền ra từ trong kính:

"Tạo hóa tròn và khuyết, số trời luân hồi!"

Sắc mặt lão giả áo gai lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng!

Mặc dù biết người nói chuyện căn bản không ở chỗ này, nhưng hắn ta vẫn chỉnh lại áo bào, rất cung kính thi lễ với trong kính, sau đó mới âm vang trả lời: "Lấy thiên chỉ phạt, tiếc gì kim giáp!"

Ám ngữ chính xác, giọng nói trong thủy tinh kính lại vang lên:

"Vừa nhận được tin tức, gần đây bên Đọa Tiên sẽ có một trận Vạn tiên hội."

"Các ngươi cần sắp xếp người trà trộn vào trong đó!"

"Bản tọa phải biết tất cả hành động tiếp theo của Đọa Tiên!"

Lão giả áo gai lập tức vô cùng cung kính đáp: "Tuân mệnh!"

Chợt hỏi: "Không biết trận Vạn tiên hội này, sẽ bắt đầu khi nào?"

"Lại cử hành ở chỗ nào?"

Giọng nói trầm thấp âm u lạnh lẽo kia nói: "Không biết."

Lão giả áo gai mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn cung kính: "Ta hiểu được!"

"Chúng ta chắc chắn dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ!"

Tiếng nói vừa dứt, mặt kính đã ảm đạm, bóng dáng mơ hồ hoàn toàn biến mất, ánh sáng xám tán đi, mặt kính khôi phục như ánh trăng trong vắt.

Chương 2691: Thế cục tốt đẹp! (4)

Lần liên lạc này kết thúc, lão giả áo gai này mới đứng thẳng người, nhìn mười vòng mặt trời tùy ý bay lượn bên ngoài, trong chốc lát cũng không quan tâm nhiều như vậy, lúc này đi ra phía trước, mở cửa lớn ra.

Sóng nhiệt cuồn cuộn lập tức tràn vào trong phòng, chỉ một thoáng phù văn bên trong điên cuồng sáng lên, bồ đoàn hàng mây tre lá, dụng cụ, bình gốm, ấm nước... Chế tạo từ linh mộc hôi phi yên diệt!

Ngoại trừ thủy tinh kính treo cao, toàn bộ căn phòng rỗng tuếch.

Lão giả áo gai không do dự chút nào, bước ra một bước, trong chớp mắt đã rời khỏi căn phòng.

Trong giây lát, hắn ta đã trở lại trong phòng, cửa lớn tuyên khắc vô số trận văn ầm vang khép lại.

Pháp y áo gai trên người lão giả đã đốt sạch, cả người trần như nhộng, nhục thân đen nhánh như bị thiêu đốt thành than cốc.

Nhưng cẩn thận nhìn lại, ngoại trừ làn da trở nên càng đen hơn, không có chút tổn thương nào.

Lão giả lại vung tay lấy ra bào phục vải đay thô mặc vào, sau đó ngồi trên mặt đất tiếp tục tu luyện.

Nhiệm vụ Vạn tiên hội đã sắp xếp xong xuôi.

Sau khi mặt trời lặn sẽ chính thức bắt đâu...

Phù Sinh cảnh.

Trên sườn núi vắng vẻ, phía dưới tùng xanh: "Cựu" giữ nguyên động tác tay nhặt cờ đen, hướng về bàn cờ, không nhúc nhích tí nào.

Xung quanh hắn ta người người nhốn nháo, rất nhiều Đại Thừa vây ba vòng trong ngoài, quanh bàn cờ chật như nêm cối.

Đột nhiên: "Cựu" lại hạ cờ.

Cộc!

Cờ đen rơi xuống, một quân cờ trắng lập tức bị ngăn chặn tất cả đường đi, bị ăn mất.

Ngay sau đó: "Cựu" lại không có động tác.

Thấy lần này chỉ tổn thất một quân cờ, tất cả Đại Thừa không khỏi thầm thở phào.

Mặc dù tốc độ quân cờ vẫn lạc vẫn rất nhanh, nhưng hiện tại lại đã bắt đầu ổn định.

Dù như thế nào, thực lực người dẫn đường tiên lộ lần này đều không thể nghi ngờ.

Cho dù đây là ván cờ đại hung, hiện tại bọn họ cũng có cơ hội!

Lúc này, Tu Xà khàn giọng nói: "Dựa theo hứa hẹn vừa rồi, một vòng này do ta hạ cờ."

Nói xong, nó muốn tiến lên.

Nhưng vừa có hành động: "Phục Cùng" đã âm u lạnh lẽo nói:

"Không!"

"Lần này, không cần ngươi đến"

Nghe vậy, Tu Xà lập tức dừng lại: "Họa" ngồi trên vương tọa treo lủng lẵng, tiếng nói rộng lớn: "Vậy để ta đến!"

"Phục Cùng" lại lắc đầu, giọng nói âm u lạnh lẽo: "Lần này, do tứ tông Thánh đạo ta hạ cờ!"

Lần này, số lượng quân cờ tổn thất chỉ có một cái.

Là lúc an toàn nhất từ khi bắt đầu ván cờ cho đến bây giờ.

Chính là cơ hội vào ván cờ tốt nhất!

Tất nhiên không thể nhường cơ hội như vậy cho ngoại tộc!

Suy nghĩ xoay chuyển: "Phục Cùng" nhìn về phía Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp.

Thiên Sinh giáo "Chân Đô" khẽ mỉm cười với hắn ta, tà dị tự phụ, lại không có ý tiến lên.

Đại Thừa áo bào trắng kim quan còn lại cũng đều bình tĩnh, thờ ơ.

Một đám áo bào xám Luân Hồi tháp, đều che giấu khuôn mặt dưới mũ trùm, không thấy rõ vẻ mặt.

Sau sự im lặng ngắn ngủi: "Phi Vinh" vượt qua đám người, khàn giọng nói: "Luân Hồi tháp, bằng lòng vào ván cờ lần này."

Đại Thừa Luân Hồi tháp khác đều im lặng, không có bất kỳ người nào phản đối.

"Phi Vinh" lập tức tiến lên, đi đến bên cạnh bàn cờ, nhặt lên một quân cờ trắng từ trong bình cờ, đặt vào một vị trí nhiều quân cờ nhất trên bàn cờ.

Cộc!

Cờ trắng rơi xuống: "Phi Vinh" lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" lấy ra một quân cờ đen đặt xuống, lại đứng im bất động.

Xung quanh vách núi hỗn độn, tùng xanh mập mờ, chỉ có cơn gió dài mênh mông, yên tĩnh như chết.

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao.

Kim Ô vỗ cánh, lướt ngang vòm trời.

Ngọn lửa vàng cuồn cuộn ầm vang bốc lên, như đại dương mênh mông hoành hành ngang ngược, biển giận sóng to, đốt diệt vạn vật.

Bùi Lăng hóa thành Kim Ô lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước.

Một đầu Kim Ô lớn hơn hắn không biết bao nhiêu lần, đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn.

Lúc này, Bùi Lăng quay đầu nhìn ra sau lưng, lập tức thấy bốn đạo thanh khí trong vắt như khói như trụ, xông lên trời không!

Nhưng vì khí tức của hắn nội liễm, bốn đạo thanh khí này không có bất kỳ khí tức gì lộ ra ngoài, ngay cả thần niệm cũng không thể cảm giác nhưng mắt thường lại có thể trực tiếp nhìn thấy...

[Thực Nhật bí lục] không thể che giấu bốn đầu "Bản nguyên"

này!

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, bốn đầu thanh khí này không giống với lớp ngụy trang của hắn!

Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe một tràng tiếng kêu gọi truyền đến từ xa xa, có người đang nói tên thật của hắn!

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nơi này là hồng hoang, người biết tên thật của hắn chỉ có người đi theo tiên lộ lần này.

Còn có bốn vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp lần trước!

Chỉ có điều, hiện tại Kim Ô ở bên cạnh, không phải lúc đáp lại đối phương.

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên bình tĩnh hỏi: "Tiền bối, chuyện gì?"

Đây là vấn đề mà hắn vừa hỏi, lúc này lại hỏi lần thứ hai.

Kim Ô đang muốn mở miệng, chợt khẽ giật mình, trong đôi mắt vàng hơi xuất hiện vẻ mê man như đã quên đi cái gì đó.

Hắn ta im lặng mấy tức, lập tức mở ra hai cánh, bay quanh Bùi Lăng tạo ra cơn gió mạnh, khốc liệt như đao, sóng nhiệt bành trướng như muốn chúng sinh nóng chảy.

Nhưng đối với Bùi Lăng, tất cả như gió nhẹ thổi vào mặt, không có chút tổn thương nào.

Chương 2692: Thế cục tốt đẹp! (5)

Chẳng mấy chốc, Kim Ô dừng lại trước người Bùi Lăng, quanh người bùng lên ánh sáng mạnh, hóa thành một thiếu nữ tóc vàng, mắt vàng, áo bào vàng.

Khuôn mặt thiếu nữ này tinh xảo, vô cùng kiều diễm, trên cổ thon đài đeo chuỗi vòng vàng ròng khảm bảo khảm ngọc, cổ tay trắng như nguyệt kim xuyến từng đống, áo bào màu vàng trong vắt như có ánh lửa phun trào, phá váy mà ra, thiêu tẫn thiên hạ bất cứ lúc nào.

Sau tai nàng có một đám lông vũ vàng ròng, chiếu rọi với mái tóc dài thuần kim như ánh sáng chói mắt, chiếu sáng muôn phương, trên mi tâm hiện ra hình bóng mặt trời, ánh sáng rực rỡ, huy hoàng chói mắt.

Hai chân trần trụi, trắng nõn không tì vết, lúc đạp không vô số ánh sáng ầm vang chiếu tới như nô bộc kính cẩn nghe theo, phủ phục trước chân nàng.

Cho dù sóng nhiệt mãnh liệt, vạn dặm đất nung, chúng sinh lâm nạn, cũng không thể che giấu vẻ đẹp như thần linh giáng lâm của nàng!

Thiếu nữ nghi ngờ lại mở miệng nói: "Ngươi khiến ta cảm thấy rất thân thiết."

"Dường như trên người có cái gì đó khiến ta rất thích"

Thân thiết?

Vẻ mặt Bùi Lăng không thay đổi, lại mở miệng hỏi: "Tiền bối, chuyên gì?"

Thiếu nữ lập tức quên lãng hai chuyện vừa hỏi, nàng đạp không mà đi, bước chân mau le, lại dạo quanh Bùi Lăng một vòng, ánh mắt đảo qua bốn đầu thanh khí sau người, lại không phát hiện vấn đề gì.

Chẳng mấy chốc, thiếu nữ mở miệng nói lần thứ ba: "Ngươi tên là gì?"

"Có phải trước kia từng gặp ta ở nơi nào không?"

Bùi Lăng tiếp tục nói: "Tiền bối, chuyện gì?"

Thiếu nữ dừng lại một lát, sau đó hàng lông mày kẻ đen nhẹ cau lại, nói: "Không có việc gì, ngươi đi đi:

Bùi Lăng không do dự, trực tiếp thân bay nhanh qua bên cạnh người nàng, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyền quang biến mất ở chân trời.

Nhưng ngay chớp mắt hắn rời khỏi phương thiên địa này, thiếu nữ đột nhiên nhớ lại tất cả ký ức thiếu thốn vừa rồi!

Nàng quay phắt đầu lại, trong nháy mắt đuổi theo Bùi Lăng.

Vèo vèo vèo...

Bùi Lăng liên tiếp vung vấy hai cánh, tốc độ vô cùng nhanh, lướt nhanh như gió, trong chớp mắt đã lướt qua vô số núi đất nứt nẻ.

Nhưng ngay lúc hắn sắp đến vị trí quân cờ còn sót lại ở phía đông, thiếu nữ Kim Ô tóc vàng, mắt vàng, kim bào lại xuất hiện trước người hắn!

Thật nhanh!

Bùi Lăng lập tức dừng lại, trong chớp mắt hóa thành dáng vẻ ban đầu, huyền bào phần phật, đón gió phồng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ Kim Ô, khí tức bộc phát, Cửu Phách Đao chuẩn bị ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, đao ý cao ngất, đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến.

Nhưng ngay sau đó thiếu nữ Kim Ô lấy ra một mảnh lá cây khí cơ mạnh mẽ, như phỉ thúy không tì vết điêu khắc thành.

Trên chiếc lá cây này có ba chữ vân triện bằng vàng ròng thật to rồng bay phượng múa, rất nổi bật, chính là "Vạn tiên hội".

Mỗi một chữ đều truyền ra uy áp cuồn cuộn như sắp cháy hừng hực, đốt hết phương thiên địa này!

Thiếu nữ Kim Ô nhẹ buông tay, lá cây lập tức hóa thành một tia sáng xanh bay về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng đưa tay nhận lấy.

Giọng thiếu nữ Kim lộ leng keng như kim ngọc đập vào nhau, trang nghiêm êm tai: "Đây là thiệp mời Vạn tiên hội."

"Chỉ có Chân Tiên đủ cường đại mới có tư cách tham gia."

"Thực lực của ngươi không tệ."

"Mặc dù chưa phải tiên nhưng cũng đủ!"

Vạn tiên hội?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức nghi ngờ, Kim Ô này chẳng những không ra tay với hắn, ngược lại còn đưa cho hắn một phần thiệp mời... Đối phương đứng về phía nhân tộc?

Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu hồi thiệp mời.

Nếu Kim Ô đứng về phía nhân tộc, vậy Vạn tiên hội cũng giống như vậy.

Chờ sau khi cứu tất cả mọi người, nhất định phải đi nhìn xem.

Thế là, Bùi Lăng chắp tay hành lễ, ngắn gọn nói: "Đa tạ!"

Đưa thiệp mời xong, thiếu nữ Kim Ô không ở lại thêm, sau khi khẽ gật đầu với hắn, lại hóa thành một chùm ngọn lửa vàng ròng, đằng không mà lên.

Ánh lửa chói mắt như một vết kiếm sắc bén, trong chớp mắt vạch phá bầu trời, trở về trời cao.

Thiếu nữ Kim Ô vừa khôi phục nguyên hình, bên tai lập tức vang lên giọng nói của đồng tộc: "Đan Hi, vị vừa rồi không phải nhân tộc sao?"

Thiếu nữ Kim Ô Đan Hi trả lời: "Nhìn giống nhân tộc nhưng hắn cho ta cảm giác rất thân thiết, muốn đến gần hắn từ tận cõi lòng."

"Hơn nữa, chân hỏa của ta không thương tổn hắn"

"Hắn chắc chắn là hậu bối tộc ta!"

Đồng tộc nghe vậy khẽ gật đầu, lúc bay cao lại nói: "Ta cũng cảm thấy hắn rất thân thiết!"

"Nếu không phải đang bay vui vẻ, cũng muốn đi gặp hắn một chút."

"Đoán chừng hậu bối này ăn nhiều người lắm, cho nên nhìn giống người.

Đan Hi nói: "Không sai... Nào, chúng ta so một lần, hôm nay ai bay đến Ngu Uyên trước!"

"Tốt!"

"Ha ha ha... Ta cũng tới!"

Chẳng mấy chốc, mười đầu Kim Ô lao vùn vụt trên vòm trời, dấy lên sóng nhiệt ngập trời, sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng thôn phệ cả vùng.

Hồng hoang.

Đất khô cằn vạn dặm.

Một mảnh đất hoang địa thế bằng phẳng bao la, lưu ly như gương.

Bóng người huyền bào vác đao xuất hiện, vẻ mặt khí tức của hắn đều thu liễm như một, chính là Bùi Lăng.

Sau khi hắn đến chỗ này, lập tức nhìn về phía lòng đất.

Ánh mắt lập tức xuyên qua trùng điệp mặt đất cách trở, cùng mấy tầng trận pháp, khóa chặt một tu sĩ khí tức yếu ớt.

Không do dự chút nào, Bùi Lăng lập tức đưa tay, đánh ra một trảo.

Chương 2693: Thế cục tốt đẹp! (6)

Trong chớp mắt, đã chuyển một vị lão giả áo xanh râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, từ sâu trong lòng đất đến bên người!

Bóng dáng này chính là Cửu Nghi sơn "Thế Vị"!

Chỉ có điều, lúc này "Thế Vị" hoàn toàn không có vẻ tiên phong đạo cốt, thái độ ung dung lúc trước, cả người hắn ta khô gầy như củi, như thây khô bị rút đi tất cả nước.

Mười vòng mặt trời anh dũng giữa trời, như muốn lập tức thiêu đốt hắn ta thành tro bụi.

Nhưng ngay sau đó thân thể "Thế Vị" lại nhanh chóng khôi phục, toàn bộ thể xác trở nên đây đặn, lại không chịu chút ảnh hưởng nào từ mặt trời lăng không.

"Thế Vị" lập tức mở hai mắt ra nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói yếu ớt: "Bùi thánh tử, may có ngươi kịp thời đuổi tới:

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nói: "Còn có một người, ta cũng muốn đi cứu."

Tiếng nói vừa dứt, bên tai hắn lại vang lên tiếng kêu gọi truyền đến từ xa xa, có người đang nói tên thật của hắn!

Hơn nữa, còn là giọng nói vừa rồi!

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức quay người nhìn về phía phát ra giọng nói.

Hắn lập tức thấy trong một tòa địa quật sâu dưới lòng đất, có người bờ môi mấp máy, đang không ngừng nói tên của hắn, một tu sĩ xõa tóc đứng bên cạnh hắn ta, khí tức quanh người phun trào, rõ ràng là một vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, là vị tiên nhân hạ giới kia!

Sao đối phương cũng tới hồng hoang?

Hơn nữa, phương hướng này...

Chính là phương hướng vừa rồi của quân cờ trắng "Túc Cấp": "Vô La'1 Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức bình tĩnh truyền âm nói: "Các hạ, ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Hiện tại hồng hoang vô cùng hung hiểm, quan trọng nhất là đảm bảo chín quân cờ có thể sống sót!

Bởi vậy, cho dù trước đó tiên nhân này muốn giết hắn, nhưng chỉ cần hiện tại đối phương không làm loạn, hắn vẫn cực kỳ hi vọng đối phương tạm thời đừng chết...

Tiếng nói vừa dứt, tiên nhân lập tức dừng kêu gọi, không nói một lời ngồi đó, không hề có ý đáp lời.

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, đây là ý gì?

Chờ giây lát, hắn đang muốn thu hồi ánh mắt, đã thấy vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bên cạnh hắn ta mở miệng hỏi: "Trì Yểu, ngươi khôi phục như thế nào?"

"Trì Yểu"?

Đây là tôn hiệu của tiên nhân hạ giới?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Trì Yểu các hạ, gọi ta có chuyện gì?"

Tiên nhân vẫn không có bất kỳ đáp lại gì.

Thấy thế, Bùi Lăng còn muốn tiếp tục, chợt cảm giác được gì đó, lại có một quân cờ vào ván cời!

Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, cảm giác vị trí một quân cờ cuối cùng, chợt nói với "Thế Vị": "Thế Vị tiền bối, tiếp theo ngươi đi cùng ta"

"Thế Vị" gật đầu: "Tốt!"

Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, lập tức phi độn về phía quân cờ cuối cùng vào ván cờ, nhìn Kim Ô còn đang truy đuổi chơi đùa trên không trung, không quên truyền âm nhắc nhở "Thế Vị": "Thế Vị tiền bối, ván cờ lần này là bắt đầu trận chiến hồng hoang."

"Có thể nói từng bước sát cơ, vô cùng hung hiểm!"

"Thế nhưng, tình huống hiện tại còn tốt, ta đã tiếp xúc với mấy vị trong số tổ sư khai phái chín tông"

"Hơn nữa mười đầu Kim Ô trên không trung cũng đứng về phía nhân tộc ta..."

"Tiếp theo, thế cục sẽ càng ngày càng tốt!"

Hồng hoang.

Địa quật.

Lít nha lít nhít vân triện hiện ra trên bốn vách tường, lúc sáng tắt cấm chế cường đại ẩn nấp, giam cầm, gia cố, ngăn cách... Dày đặc đều vận chuyển.

Ngọn đuốc Giao Nhân còn sót lại yên tĩnh thiêu đốt, đuôi cá đã bắt đầu khô quắt vẫn lóe ra lân phiến tươi đẹp.

Khuôn mặt dữ tợn bị đóng đinh tươi sống, từng đôi mắt tràn ngập oán độc, chết không nhắm mắt trừng mắt nhìn nhân tộc trong địa quật.

Trên đỉnh đầu bọn chúng bị đục ra lỗ thủng, có thể thiêu đốt ánh lửa thuần trắng ngàn năm bất diệt yên tĩnh sáng ngời, chiếu sáng cả phòng.

"Trì Yểu" ngồi xếp bằng, khí tức quanh người bành trướng, ống tay áo không gió mà bay, đang toàn lực khôi phục.

Ở bên cạnh hắn ta, Thiệp cũng ngồi xếp bằng tu luyện, trong phòng vắng lặng.

Hồi lâu sau, khí tức "Trì Yểu" đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều chân trái đứt gãy đã mọc ra một mảng lớn mầm thịt mới tinh, nhưng vẫn không khỏi hẳn, xem ra còn cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ.

Hắn ta mở mắt, đang muốn lấy tiên dược ra tái tạo chân gãy, suy nghĩ đảo quanh đột nhiên cảm giác không đúng.

Vừa rồi hắn ta gọi tên thật Đọa Tiên kia nhiều lần như vậy, đối phương vẫn chưa trả lời?

Dù sao, Đọa Tiên kia là người dẫn đường tiên lộ lần này, một khi xảy ra chuyện, toàn bộ người đi theo vào ván cờ đều có cảm ứng...

Đương nhiên, hắn ta có tiên chức mang theo, sẽ không chôn cùng đối phương...

Nghĩ tới đây: "Trì Yều" lại mở miệng: "Bùi Lăng..."

"Bùi Lăng.."

"Bùi Lăng.."

Liên tục gọi ba lần, bên tai "Trì Yểu" lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc: "Các hạ, ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Là giọng tên Đọa Tiên kia!

Cuối cùng đối phương đã đáp lại!

Trong lòng "Trì Yểu" chắc chắn, lúc này không lên tiếng nữa.

Thấy hắn ta không nói thêm gì nữa: "Thiệp" bên cạnh mở hai mắt ra, lập tức hỏi: "Trì Yểu, ngươi khôi phục như thế nào?"

"Trì Yểu" đang muốn trả lời, chỉ nghe bên tai lại vang lên giọng nói của tên Đọa Tiên kia: "Trì Yểu các hạ, gọi ta có chuyện gì?"

"Trì Yểu" lập tức im lặng, lại không mở miệng.

Chương 2694: Vì sao hạ giới?

Dường như Thiệp cũng nhận ra điều gì đó, nhíu mày, im lặng không nói.

Đợi một lúc lâu: "Trì Yểu" đột nhiên nhíu mày lại, hình như tên Đọa Tiên kia không xảy ra chuyện?

Là "Ứng Thanh Quyệt" còn chưa có bắt đầu ra tay, hay vì nguyên nhân gì khác?

Nghĩ tới đây: "Trì Yểu" lại mở miệng nói: "Bùi Lăng."

"Bùi Lăng..."

"Bùi Lăng..."

Ngay sau đó, bên tai "Trì Yếu" lập tức vang lên giọng Bùi Lăng:

"Trì Yểu các hạ, có việc mau nói!"

"Trì Yểu" lập tức không nhiều lời nữa.

Nhưng giọng nói của Bùi Lăng lại tiếp tục vang lên: "Trì Yếu các hạ, không biết ngươi biết bao nhiêu về trận chiến hồng hoang này?"

"Trì Yểu" vẫn không nói một lời, như không nghe thấy.

Bùi Lăng lại nói tiếp: "Trì Yểu các hạ, Bùi mỗ hi vọng hiện tại ngươi biết cái gì thì nói cái đó!"

"Trì Yếu các hạ, đây cũng vì muốn tốt cho ngươi..."

"Trì Yểu các hạ, ngươi và ta cũng coi như từng gặp mặt một lần, ba đầu pháp tắc kia của ngươi đều là Tầm Mộc cướp đoạt, cũng may vào thời khắc sống còn có ta ngăn cản Tâm Mộc thay ngươi, mới không để tất cả pháp tắc của ngươi đều bị bóc ra..."

"Trì Yểu các hạ, bây giờ ngươi cũng vào ván cờ, mọi người đều ở trong một ván cờ, chỉ cần ngươi có thể phối hợp thật tốt, Bùi mỗ cũng không phải không thể giúp ngươi một chút..."

"Trì Yểu các hạ, sao ngươi còn không trả lời?"

"Trì Yểu các hạ, thế giới hồng hoang vô cùng nguy hiểm, dù cho là tiên nhân hay cá nhân, cũng chỉ nhìn lắm thành quen, chuyện hợp tình hợp lý..."

Nghe tiếng nói rả rích không ngừng bên tai: "Trì Yếu" vẫn im lặng không nói nhưng trong lòng thì vô cùng nghi ngờ.

Tên Đọa Tiên kia đã đáp lại, hơn nữa còn không chỉ một lần!

Theo lý mà nói, hắn phải bị "Ứng Thanh Quyệt" để mắt tới!

Chỉ có điều, vì sao cho tới bây giờ đối phương vẫn chưa xảy ra chuyện?

Suạn Sau một lát, cuối cùng giọng Bùi Lăng dần ngừng lại: "Trì Yểu" lại đợi một thời gian, lúc này mới mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về Thiệp, đột nhiên hỏi: "Nếu đáp lại Ứng Thanh Quyệt, có thủ đoạn gì đối phó không?"

Nghe vậy, Thiệp vô cùng thẳng thừng nói: "Không có thủ đoạn nào!"

"Ứng Thanh Quyệt rất đặc thù!"

"Cách đối phó tốt nhất là từ đầu đến cuối đều không đáp lại."

"Nếu một khi đáp lại, dù thực lực tu vi mạnh bao nhiêu đều lập tức vẫn lạc!"

"Thế nhưng, có vài tình huống đặc thù, đáp lại Ứng Thanh Quyệt sẽ không lập tức xảy ra chuyện, mà phải qua một đoạn thời gian...

"Trong lúc này, người đáp lại sẽ giống như người bình thường, trông bề ngoài không có chút khác thường nào."

"Sau một đoạn thời gian sẽ đột nhiên xảy ra chuyện."

"Hơn nữa, trong chuyện đoạn thời gian hắn chưa xảy ra chuyện, tất cả người đáp lại đối phương cũng sẽ trở thành Ứng Thanh Quyệt mới..."

"Đã từng có mấy thôn xóm đều diệt vong bởi vậy!"

"Bởi vậy, một khi phát hiện Ứng Thanh Quyệt, đều giết chết không cần luận tội!"

Nói đến đây, giọng điệu của hắn ta trầm thấp hơn mấy phần, ánh lửa thuần trắng sáng tắt, soi sáng ra khuôn mặt trở nên ảm đạm của hắn ta: "Cũng như Trăn, mặc dù vừa rồi còn có thể cứu, nhưng trên thực tế đây chỉ là Ứng Thanh Quyệt muốn thu hoạch càng nhiều sự đáp lại hơn..."

Nghe đến đó: "Trì Yếu" nhẹ gật đầu, lập tức yên lòng, xem ra không phải vị Đọa Tiên kia không sợ "Ứng Thanh Quyệt", mà là "Ứng Thanh Quyệt" quá tham lam, bây giờ còn chưa ra tay...

_ In Đang nghĩ ngợi, bên tai "Trì Yếu" đột nhiên lại vang lên giọng nói không dứt: "Trì Yểu các hạ, có việc mau nói..."

"Trì Yếu các hạ, không biết ngươi biết bao nhiêu về trận chiến hồng hoang này..."

"Trì Yểu các hạ..."

Giọng nói giống như đúc tên Đọa Tiên vừa rồi, lời nói cũng giống như đúc...

Là "Ứng Thanh Quyệt"!

Đây là có chuyện gì?

Chẳng lẽ giọng nói vừa rồi không phải "Ứng Thanh Quyệt", mà là vị Đọa Tiên kia cách không truyền âm cho hắn ta?

Không được!

Vị trí bại lộ!

"Trì Yểu" lập tức không nói một lời, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế.

Dãy núi chen chúc quanh thung lũng, sông rộng cuồn cuộn, lau sậy đung đưa.

Hoa thơm cỏ ngọc vui vẻ phồn vinh, tranh nhau chen lấn mở rộng cành lá, linh quả từng đống, rủ xuống đầu cành, ép cong ngọc thụ quỳnh nhánh.

Linh khí tràn trễ mang theo khí tức đã man nhét đây thiên địa.

Trên bàn đá, ván cờ đen trắng bày ra, tiên nhân áo bào trắng tay nhặt quân cờ đột nhiên hạ xuống.

Cộc!

Quân cờ hạ xuống, một bóng người áo bào tro đột nhiên xuất hiện.

Dáng người hắn ta cường tráng, trong tay cầm một cây đoản trượng chế từ xương, đỉnh trượng khảm nạm mấy cái độc lâu lớn khoảng quả đấm, trong mỗi một cái độc lâu đều có ánh lửa âm u lạnh lẽo chầm chậm nhảy nhót, chiếu rọi ra vẻ trắng đục sáng bóng đặc biệt của di cốt, tản ra khí tức tối nghĩa, thâm trầm, chính là "Phi Vinh".

Tiên nhân áo bào trắng khẽ ngẩng đầu, tiếng nói mờ mịt: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại."

"Phi Vinh" vô thức quan sát xung quanh, lập tức lấy lại tinh thần, lúc này không do dự chút nào, trực tiếp bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đi đến lối ra, nhìn cửa cốc cách đó không xa, lập tức thả chậm bước chân.

Phía trên áo bào xám hiện ra vô số phù văn, áo bào vốn bụi bẩn lại bị bịt kín một tầng che lấp như thật như ảo.

Cùng lúc đó, đoản trượng trong tay "Phi Vinh" cũng hiện ra một tầng huyết quang thuần túy, màu sắc vốn trắng đục lại chiếu rọi thành ửng đỏ, trong thoáng chốc như ngưng tụ núi thây biển mâu, vô tận kêu rên.

Chương 2695: Vì sao hạ giới? (2)

Mấy cái độc lâu trên đỉnh đoản trượng chuyển động phát ra tiếng "răng rắc": "răng rắc", đồng loạt thay đổi phương hướng, nhìn về phía bốn phương tám hướng như vận sức chờ phát động...

Chúng sinh tham lam ích kỷ, đòi lấy không ngừng không nghỉ!

Mặc dù đây là một đoạn năm tháng đã qua, nhưng đại đạo cân bằng không phân chia thời đại.

Đợi chút nữa, sau khi ra ngoài chỉ cần thấy được sinh linh, trực tiếp giết!

Nghĩ tới đây: "Phi Vinh" trịnh trọng bước ra một bước, bước ra toà thung lũng vô cùng phồn vinh này.

Cảnh tượng quanh mình đột nhiên biến đổi!

Trong tầm mắt vô cùng hoang vu, cát vàng vạn dặm, từng khối lớn lưu ly ngưng kết chiết xạ ra ánh sáng ngàn vạn, lúc lộng lẫy như nấm tản ra mà thành, nhìn thấy mà giật mình!

Trên trời cao, mười mặt trời treo cao, không lưu tình hắt vẫy khí tức hừng hực.

Có Kim Ô vỗ cánh tuỳ tiện bay lượn, nơi đi qua vạn vật đều đốt diệt thành tro tàn, chúng sinh tan thành mây khói, toàn bộ thiên địa rơi vào biển lửa cuồn cuộn, ánh sáng vàng ròng trút xuống đây đất, chỗ nào cũng có.

Sông núi hoang vu, mặt đất hóa cát, dấu vết rạn nứt như đao khắc rìu đục, ngổn ngang lộn xộn kéo dài đầy đất.

Nơi xa, như có cự mộc che trời mà lên, thẳng tắp càn khôn, thẳng vào trời cao!

Đầy trời vàng rực, huy hoàng muôn phương, lúc cự mộc kia đứng sừng sững, đều không nhìn rõ chi tiết, chỉ cảm thấy vàng ròng chảy xuôi như biển, thiêu tẫn toàn bộ thế giới.

Sóng nhiệt cuồn cuộn nhét đầy càn khôn, không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, không chỗ có thể đi cũng không thể gánh vác!

"Phi Vinh" không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, áo bào xám lập tức rách nát, tất cả phù văn chưa hoàn thành một vòng sáng tắt đã hóa thành tro bụi rì rào; cốt trượng lập tức khô héo như tuyết đọng gặp mặt trời, tan biến từng khúc; ánh lửa trong độc lâu vô cùng dày đặc, đối mặt với Đại Nhật Chân Hỏa như thực chất lại không kịp phát ra một tiếng hô nghẹn ngào, đã tuyên bố biến mất.

Thân thể lập tức khô cạn, sinh cơ, nước, huyết dịch... Đều bay hơi gần như không còn trong chớp mắt!

Thân thể vốn to con lại lấy tốc độ cực nhanh xẹp xuống, như là bong bóng cá bị đâm hư.

Ngay lúc hắn ta sắp hóa thành một bộ thây khô, tiếp theo hoàn toàn chôn vùi, một cái mạng nhện tái nhợt đột nhiên hiện ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắt đầu quấn lấy cả người "Phi Vinh" như một trùng kén.

Ngay sau đó, trong lòng đất truyền đến một luồng sức kéo to lớn, đột nhiên kéo hắn ta vào lòng đất!

Sâu trong lòng đất.

Địa quật to lớn, đỉnh chóp có lít nha lít nhít thạch nhũ rủ xuống, suối nước lạnh chảy ra từ lòng đất không biết sâu đến mức nào hội tụ thành suối, uốn lượn chảy giữa hòn đá đất cát gập ghềnh trên nền hang, lững lờ chảy xuôi.

Trong suối nước, Thủy tộc không có con mắt sáng long lanh cẩn thận tới lui tuần tra, trong khoảnh khắc tơ nhện như điện cuốn chúng nó ra khỏi mặt nước, nhét vào giác hút.

Két, két... Tiếng nhấm nuốt nhỏ xíu, quanh quẩn trong lòng đất rộng lớn yên tĩnh.

Trong huyệt động mờ tối, bốn phương tám hướng đều là từng tầng màu sắc tái nhợt, mạng nhện như màn nặng, dính treo trong tầm mắt.

Từng đường hành lang có to có nhỏ, đan xen trong địa quật rộng lớn như cung điện thành tổ ong.

Trong mỗi một đường hành lang đều truyền ra từng tiếng vang sắc bén khi bước chân vẽ qua vách đá.

Không biết cơn gió âm u lạnh lẽo thổi tới từ chỗ nào, phất động vô số tơ nhện, màu sắc tái nhợt chen chúc lay động như thủy triều bốc lên.

Vô số "trùng kén" bị tơ nhện quấn đến kín không kẽ hở, treo cao trên vách như một mùa bội thu, đầu cành từng đống quả lớn.

Trong mỗi một cái "trùng kén" đều mơ hồ truyền ra một chút sinh cơ cùng khí tức nhân tộc.

Phần lớn những khí tức này đều là nhân tộc không có chút tu vi nào, trong đó số ít "trùng kén" có tu vi yếu ớt dao động.

Trên mặt đất, trong đường hành lang, bốn vách tường... Vô số con nhện có to có nhỏ qua lại như dòng chảy.

Cả người những con nhện này óng ánh sáng long lanh, có thể xuyên qua xác ngoài trực tiếp trông thấy nội tạng màu sắc sặc sỡ của nó, bốn cặp chân sắc bén như đao, trên bàn chân có lông tóc um tùm, có thể dùng cái này phát ra tiếng động nhỏ bé.

Lúc này, bầy nhện lui tới rất bận rộn, đều không ngoại lệ tránh đi chính giữa địa quật.

Trên một tòa đài cao chính giữa, một con nhện vô cùng to lớn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Con nhện to lớn này như ngọn núi, vẻ ngoài của nó không khác rất nhiều con nhện phía dưới, chỉ có điều thể xác của nó trông như sáng long lanh, lại dọc theo vô số xúc tu tinh tế trông vô cùng yếu đuối như gió thổi là gãy, lại cứng cỏi linh hoạt, như đặt mình vào trong nước, bừng bừng nổi lên.

Xúc tu rậm rạp như rong, trên đó có từng con ngươi tái nhợt như đôi mắt sinh linh chết chìm, trừng trừng nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Khí tức bạo ngược, sa đọa, hỗn loạn... quanh quẩn như thực chất.

Lấy nó làm trung tâm, mạng nhện to lớn che ngợp bầu trời mở ra.

Vô số tơ nhện sáng long lanh đâm vào vách đá, đâm vào đỉnh động, đâm vào mặt đất, kéo dài ra từng phương hướng, kéo dài đến cực điểm ở nơi xa xôi.

Chương 2696: Vì sao hạ giới? (3)

Con nhện to lớn nhắm mắt, giác hút lại không ngừng mấp máy, theo động tác của nó, tơ nhện sáng long lanh nhanh chóng kiềm chế, chẳng mấy chốc một con "trùng kén" mới kéo xuống từ bên trên, bị treo trên vách đá cách đó không xa.

Con mồi mới đến tay, mặc dù bị bao bọc đến rắn chắc, không thấy rõ dáng vẻ cụ thể nhưng rõ ràng khí tức cường đại hơn con mồi trong những cái kén khác.

Sau khi treo tốt cái "trùng kén" này, con nhện to lớn mới dừng lại, đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa lại có mấy sợi tơ nhện xuất hiện tiếng động nhỏ xíu.

Lại có con mồi mắc câu!

Hơn nữa, tiếng động lớn như vậy, lần này con mồi không giống!

Con nhện to lớn lập tức mở hai mắt ra, con mắt của nó toàn thân đen nhánh, lạnh băng sâm nhiên, nó không do dự chút nào nhảy lên một cái, thuận theo mạng nhện do mình bố trí, thoáng cái leo đến đỉnh động, ngay sau đó nó như một dòng nước trong, yên hơi lặng tiếng hòa vào rất nhiều thạch nhũ, biến mất không thấy gì nữa.

Cũng không lâu lắm, con nhện to lớn lại trở về sào huyệt, sau người kéo theo ba con "trùng kén" mạng nhện quấn quanh.

Trong mỗi một cái kén đều truyền ra khí tức cực kỳ cường thịnh.

Đây đều là huyết thực thượng đẳng!

Vận khí không tệ, không hiểu sao ba nhân tộc này xâm nhập vào cạm bẫy của nó, quả thực là đồ ăn đưa tới cửa!

Cảm nhận được khí huyết tràn trề cùng khí tức tinh khiết trong ba cái kén này, con nhện to lớn cực lực khống chế khát vọng lập tức ăn, giác hút mấp máy, treo toàn bộ ba con kén lên vách đá.

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng cao ráo thon gầy đột nhiên xuất hiện trên đất trống dưới đài cao.

Bóng dáng này mềm mại không xương, cho dù duy trì hình người đứng thẳng, lúc hơi rung nhẹ lại như sẽ đổ sụp, hóa thành một bãi nước chảy bất cứ lúc nào.

Hắn ta mặc một bộ áo bào kiểu dáng đơn giản, trên vạt áo thêu phiến lá xanh lục như phỉ thúy không tì vết, sinh động như thật.

Lúc lắc lư như sẽ đâm chồi mà ra bất cứ lúc nào, màu xanh biếc đập dờn, hư không quanh mình sinh ra vô số huyễn ảnh trùng điệp, nhưng lại cho sinh linh cảm giác hoàn mỹ không gì sánh kịp.

Rõ ràng là tiên dị tộc!

Giọng tiên dị tộc âm u lạnh lẽo: "Cống phẩm Vạn tiên hội chuẩn bị thế nào rồi?"

Tròng mắt đen nhánh của con nhện to lớn yên tĩnh quan sát hắn ta, giọng nói bén nhọn chói tai: "Đã chuẩn bị 16789 phần"

"Đều ở nơi này!"

Tiên dị tộc khẽ lắc đầu, lãnh đạm nói: "Không đủ!"

"Tiếp tục chuẩn bị càng nhiều hơn!"

"Ta sẽ mang những thứ này đi trước."

"Tiếp theo ta còn phải đến chỗ khác."

Nói xong, hắn ta vẫy tay, tất cả cái kén xung quanh tróc ra từ trong mạng nhện, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, liên tục không ngừng chảy vào trong tay áo hắn ta.

Con nhện to lớn nhìn động tác của hắn ta cũng không ngăn cản, bước chân đập đài cao, giọng nói the thé: "Tuân mệnh!"

Tiên dị tộc gật đầu, trong giây lát thu hồi xong tất cả kén, bóng dáng hắn ta biến mất không thấy gì nữa.

Con nhện to lớn há miệng, lại phun ra một cái mạng nhện to lớn, một lần nữa bố trí cạm bẫy, tiếp tục chờ đợi con mồi...

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao.

Ngọn lửa vàng ròng mênh mông như thực chất, bành trướng trong thiên địa.

Trong tầm mắt vạn vật khô héo, chúng sinh chôn vùi, sóng nhiệt mãnh liệt gào thét, nhét đầy càn khôn.

Mười mặt trời trên thiên cung nhẹ nhàng trôi nổi, mười con Kim Ô to lớn chơi đùa trên trời cao, hắt vẫy hừng hực.

Ở chân trời xa xôi, một gốc cự mộc đội trời đạp đất như trụ trời, cành lá nguy nga.

Nó tắm rửa trong ánh sáng vàng ròng, hình dáng mơ hồ, nhìn không rõ, lại rõ ràng cảm nhận được ý ngang nhiên.

Cát vàng cuồn cuộn, Bùi Lăng dẫn theo "Thế Vị" phi tốc độn hành ở tầng trời thấp.

Giữa thiên địa như bị hạo kiếp gạt bỏ sạch sẽ, hai người cực kỳ nổi bật.

Thế nhưng, mười đầu Kim Ô tuỳ tiện bay lượn, không hề để ý tới bọn họ, đôi bên như nước giếng không phạm nước sông.

Lúc này, Bùi Lăng vừa phi độn vừa hơi trầm ngâm.

Dọc theo con đường này, vị tiên nhân tên "Trì Yếu" kia lại truyền âm cho hắn mấy lần, mỗi lần hắn đều kịp thời đáp lại nhưng ngay sau đó "Trì Yểu" lại không nói một lời.

Tình hình như thế, thật sự hơi quỷ dị!

Chỉ có điều, hiện tại cứu người quan trọng, hắn cũng không có tâm trạng suy nghĩ quá nhiều.

Dù sao hiện tại đối phương giúp hắn ổn định một danh ngạch trước, chờ sau khi tiên nhân này không có tác dụng, lại đổi hắn ta thành một Đại Thừa chín tông bình thường...

Đang nghĩ ngợi: "Thế Vị" đột nhiên mở miệng hỏi: "Bùi thánh tử, trong thế giới hồng hoang này có chuyện gì cần phải chú ý?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn nghiêm túc suy nghĩ, lúc này trả lời: "Hiện tại điều cần phải chú ý là nhân tộc chuẩn bị ra tay với Kiến Mộc"

"Một khi Kiến Mộc bị trảm, chúng ta không thể phi thăng thành tiên!"

"Vì vậy, nhất định phải thành công thành tiên trước khi Kiến Mộc bị trảm!"

"Thế nhưng, hiện tại càng đến gần Kiến Mộc, số lượng Đọa Tiên càng nhiều"

"Ngoại trừ cái đó ra, không có chỗ nào cần phải chú ý:

"Thế Vị" nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Hiện tại những người khác ở nơi nào?"

Bùi Lăng nói: "Hiện tại Thùy Vũ tiền bối, Tượng Tái tiền bối, Cô Miểu tiền bối và Không Mông tiền bối đều ở trong một ngôi làng"

Chương 2697: Vì sao hạ giới? (4)

"Về phần Long Bá Chiến Vương, chắc đã được dị tộc che chở, tạm thời còn không biết vị trí cụ thể."

"Ở chỗ này, Truyền Âm Phù vô dụng"

"Nhưng có thể thông qua việc cách không nói tôn hiệu để trao đổi với nhau"

"Mặc dù cách này hơi chậm, nhưng cũng coi như thuận tiện."

"Thế Vị" lập tức nhớ kỹ những điều này, bất kỳ một sự tồn tại gì có thể tu luyện tới Đại Thừa kỳ, ngoại trừ thực lực bản thân, quan trọng nhất là tâm tư kín đáo chu toàn!

Nhất là người dẫn đường tiên lộ Bùi Lăng uy áp một thời, còn là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp hiếm thấy!

Hiện tại đối phương nắm giữ những tin tức này, có thể nói cực kỳ quan trọng với ván cờ lần này!

Lúc này, Bùi Lăng lại nói tiếp: "Đáng tiếc, hiện tại ta có thủ đoạn có thể biết vị trí người vào ván cờ mới nhất, nhưng không thể phân rõ thân phận cụ thể."

"Nếu không, ta có thể trực tiếp cách không giao lưu, nói cho người mới vào ván cờ biết tất cả tình huống nguy hiểm cần phải chú ý."

"Như thế chắc chắn có thể để người mới vào ván cờ càng an toàn vượt qua cửa ải khó khăn ngay từ đầu!"

"Thế Vị" nhẹ gật đầu, chợt nói: "Mặc dù ta không biết người vào vân cờ tiếp theo là ai, nhưng nhất định là một vị trong tứ đại ma môn!"

"Trước khi ta đi vào, chín tông đã định ra ước định"

"Lần này là chính đạo ta vào ván cờ, lần tiếp theo là ma đạo vào ván cờ."

"Lần tiếp theo lại đến lượt chính đạo"

"Mặc dù phạm vi vẫn rất lớn nhưng dưới tình huống thời gian đầy đủ, có thể thử từng tôn hiệu một"

"Cứ vậy, chẳng mấy chốc có thể xác định người mới vào ván cờ là ai"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức cảm thấy cách này rất không tệ!

Hiện tại người mới vào ván cờ chỉ là một quân cờ, tất nhiên không cần rắc rối như vậy.

Chỉ khi nào có mấy người đồng thời vào ván cờ, hơn nữa đều cách hắn đặc biệt xa xôi mới có thể dùng cách này.

Đang nghĩ ngợi, bọn họ đã đi tới gần quân cờ kia.

Bùi Lăng lại nghiêm túc cảm ứng một phen, chẳng mấy chốc phát hiện bây giờ quân cờ đang ở sâu dưới lòng đất, hơn nữa vị trí còn đang nhanh chóng biến ảo.

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức rơi xuống đất.

"Thế Vị" lập tức rơi xuống theo.

Hiện tại hắn ta không thể rời khỏi Bùi Lăng quá xa, pháp tắc của Bùi Lăng có thể giúp hắn ta chống cự chân hỏa của mười mặt trời, một khi khoảng cách giữa hắn ta và Bùi Lăng quá xa, lập tức bị chân hỏa đốt diệt!

Lúc này, Bùi Lăng ngắn gọn mở miệng: "Đi lòng đất."

"Thế Vị" gật đầu: "Tốt!"

Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời chui vào lòng đất.

Sâu trong lòng đất.

Trong mặt đất hoặc khô ráo, hoặc ẩm ướt, từng đường hành lang giăng khắp nơi, chữ triện cổ xưa sáng tắt, tản ra khí tức tang thương.

Lúc này, tên tiên dị tộc cao ráo thon gầy lại như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp thành nước, đang tay áo lớn bồng bềnh bước nhanh.

Phiến lá xanh biếc trên vạt áo của hắn ta tản ra một luồng khí tức hừng hực mờ mịt, tản khắp bốn phía.

Trong đường hành lang, thỉnh thoảng xuất hiện rất nhiều sinh linh yêu tộc, dị tộc.

Từ xa những sinh linh này đã phát hiện khí tức lá xanh, lập tức nằm rạp trên mặt đất, co quắp bên cạnh đường hành lang, sau khi hắn ta đi qua một lúc lâu mới dám đứng dậy ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.

Vẻ mặt tiên dị tộc bình tĩnh không hề để ý tới những dị tộc, yêu tộc này, trực tiếp nhanh chân đi ngang qua dáng người đang dập đầu của bọn họ.

Thế giới dưới lòng đất cực kỳ khổng lồ!

Từ xưa đến nay, đây là chỗ để những tộc quần suy nhược nhát gan kia tránh né Đại Nhật Chân Hỏa.

Chỉ có điều, đối với sự tồn tại như hắn ta, lại là nơi che giấu chuyện xấu ti tiện.

Nếu không phải lần này Vạn tiên hội diễn ra gấp gáp, bữa tiệc chiêu đãi tiên vạn tộc còn thiếu rất nhiều cống phẩm có thể lên được mặt bàn, hắn ta sẽ không đích thân đến địa giới này.

Đang nghĩ ngợi, hành lang phía trước lại xuất hiện hai bóng người ảm đạm.

Tiên dị tộc lập tức cảm thấy một trận buồn ngủ vô cùng mãnh liệt như thủy triều đánh tới, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn ta!

Mí mắt hắn ta lập tức không bị khống chế khép lại.

Ngay sau đó, hắn ta lảo đảo một cái, suýt nữa trực tiếp ngã quỵ!

Hắn ta gắng gượng chống đỡ suy nghĩ muốn mở hai mắt ra, trong tiếng nói đây tức giận: "Ai!"

"Giao tất cả người ra đây!"

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền vào trong tai hắn ta.

Tiên dị tộc không chút nghĩ ngợi nói: "Nhân tộc? Muốn chết!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta lập tức vung lên tay áo.

Hơn mười vạn cái kén vừa thu thập từ tơ nhện của con nhện to lớn lập tức như hồng thủy cuồn cuộn, bay ra từ trong tay áo hắn ta.

Cách đó không xa lập tức truyền đến một luồng lực hút cường đại, thu hồi tất cả cái kén.

Tiên dị tộc bỗng cảm thấy việc này không đúng, nhưng dưới tác dụng pháp tắc, tư duy của hắn ta vô cùng trì độn, mỗi một lần ý niệm chuyển động đều như rót đầy chì, vô cùng gian nan lại chậm chạp không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Lúc này, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên: "Số lượng tất cả tiên nhân yêu tộc và dị tộc là bao nhiêu?"

Tiên dị tộc hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tuyệt đối không nói, ngoài miệng lại lập tức rất phối hợp trả lời: "Tính toán tất cả tiên nhân, số lượng như hằng hà sa số, ta cũng không rõ ràng"

Chương 2698: Vì sao hạ giới? (5)

"Nhưng nếu chỉ tính chính tiên... Ô giới thiên của ta đã có trăm người."

"Về phần những giới thiên khác có bao nhiêu, hiện tại ta còn chưa cầm được danh sách, không hiểu rõ lắm."

Vừa nói ra lời này, khí tức quanh người hắn ta lập tức liên tục tăng lên, dường như chuẩn bị dùng ra thủ đoạn liều mạng.

Nhưng ngay sau đó, tiên dị tộc chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt lại quên lãng cái gì đó, khí tức vừa bắt đầu bốc lên, lập tức bình phục, tư duy của hắn ta trở nên vô cùng trì độn, nặng nề.

Thậm chí lãng quên sạch sẽ việc cái kén bị cướp đi và tiết lộ tình báo thượng giới.

Giọng nói trầm thấp kia tiếp tục hỏi: "Tiên không phải chính tiên thì là tiên gì?"

Lúc này tư duy của tiên dị tộc đã trở nên ngơ ngác, hắn ta muốn cự tuyệt nhưng chẳng mấy chốc đã mở miệng nói ra giống vừa rồi: "Tán tiên và tán tiên."

"Tán tiên là người chỉ có Hỗn Độn thái, không có Vô Cấu thái:

"Thực lực bọn họ mạnh yếu không đồng nhất."

"Bình thường đều chỉ có bản năng, không có lý trí."

"Về phần tán tiên có Hỗn Độn thái và Vô Cấu thái nhưng không có Bản nguyên, thực lực rất yếu. Nhưng nếu có tiên chức gia thân, cũng có hi vọng đi vào cảnh giới cao hơn."

"Trên bản chất, hai loại tiên đều không tính là Tiên chân chính!"

Giọng nói kia không do dự, tiếp tục hỏi: "Tại sao lại có nhiều tiên nhân hạ giới như vậy?"

Hiện tại, hai mắt tiên dị tộc đã hoàn toàn khép lại, bóng dáng luôn lay động đã run lên cầm cập, dường như ngay sau đó sẽ trực tiếp đổ sụp xuống, nghe vậy lại không do dự, trực tiếp trả lời:

"Xảy ra việc lớn..."

Mới nói ra được một nửa, tiên dị tộc đột nhiên tỉnh táo, hắn ta nghi ngờ nhìn xung quanh, lại không nhớ được tất cả chuyện đã xảy ra.

Trong lòng hắn ta mơ hồ cảm thấy nơi nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra nguyên do không đúng, không khỏi rất mê man.

Sau sự do dự ngắn ngủi, hắn ta tiếp tục đi về phía trước Đi không bao xa, trong đường hành lang đột nhiên hơi chấn động, tất cả đất cát hòn đá cùng nhau nhảy lên.

Theo toàn bộ phương mặt đất này rung động, một bóng dáng khôi ngô nhanh chân đi đến.

Trên thân thể bóng dáng này toàn là nham thạch, hai mắt như Hắc Diệu Thạch thâm thúy tối tăm, chiết xạ ánh sáng lạnh băng, quanh người hắn ta bò đầy cỏ xỉ rêu đậm nhạt không đồng nhất, trên đỉnh đầu có đằng la rủ xuống như sợi tóc.

Ý hoàn mỹ tràn trề quanh quẩn.

Hắn ta cảm giác được khí tức trên vạt áo của tiên dị tộc hừng hực mờ mịt, lại không hề để ý vẫn duy trì bước chân ban đầu, tiếp tục cất bước.

Lại là tiên dị tộc trông thấy đối phương, lập tức khom mình hành lễ: "Tham kiến Nham Tiên!"

Nham Tiên người đá kia nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Vừa nãy ngươi cứ dừng bước không tiến, là vì sao?"

Trên mặt tiên dị tộc lộ ra vẻ nghi ngờ, nói: "Nham Tiên nói đùa, ta chưa từng dừng bước."

Nham Tiên nghe vậy, thần niệm lập tức cuồn cuộn như nước biển, trùng điệp bày ra, trong nháy mắt đánh tan phương mặt đất này như kiểm tra một phen, lại không hề phát hiện điều khác thường nào.

Hơi trầm ngâm, Nham Tiên lại hỏi: "Thu thập cống phẩm như thế nào?"

Tiên dị tộc lập tức nói: "Cống phẩm đã thu thập không sai biệt lắm, để tránh tiếp theo còn có càng nhiều tiên đến đây, ta cố ý phân phó bọn chúng chuẩn bị nhiều hơn, để tránh đến lúc đó sơ suất với chư vị tiên hữu..."

Nói xong, hắn ta vung ống tay áo một cái, bên trong lại rỗng tuếch, cũng không có cái gì.

Tiên dị tộc thay đổi sắc mặt, tay áo lại vung lên, trong đường hành lang một mảnh vắng lặng, vẫn giống hệt vừa rồi.

Thấy tiên dị tộc vung tay áo lần thứ ba, Nham Tiên lạnh lùng nói:

"Ngu xuẩn!"

Nói xong, bóng dáng hắn ta lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Tiên dị tộc vung tay áo lên mấy lần, tất cả cống phẩm đã không còn sót lại chút gì.

Hắn ta cứng đờ đứng tại chỗ, lúc này mới phản ứng đã xảy ra chuyện gì... Có sự tồn tại trộm đi tất cả cống phẩm trên người hắn ta giữa chừng!

Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, hắn ta đều không phát hiện... Đối phương là ai, chuyện xảy ra khi nào!

Hồng hoang.

Mười mặt trời treo cao, ánh lửa vàng ròng vung xuống như mưa.

Trời cao ánh sáng vạn trượng, chẳng biết mười đầu Kim Ô đã đi đâu.

Trên mặt đất hoang vu như vô ngần, bóng dáng Bùi Lăng và "Thế Vị" đột nhiên xuất hiện.

Nhìn xung quanh trống trải: "Thế Vị" lập tức nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi vị cổ tiên kia đã sắp nói ra bí mật, vì sao đột nhiên rút lui?"

Bùi Lăng lắc đầu, lại không kịp giải thích quá nhiều, lúc này nói:

"Ngươi đi trước!"

Tiếng nói vừa dứt, hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện trái phải Bùi Lăng.

Hai bóng dáng này, một huyền bào vác đao, khí tức nội liễm; một thanh sam giày đen, cầm phất trần trong tay.

Chính là phục khắc thể Bùi Lăng và "Thế Vị"!

Không đợi "Thế Vị" đáp lời, phục khắc thể Bùi Lăng lập tức ra tay, một phát bắt được bả vai "Thế Vị", dẫn theo đối phương lập tức chạy trốn khỏi nơi đây.

Gần như ngay chớp mắt "Thế Vị" rời đi, mặt đất như than cốc ầm vang thay đổi!

Bùn đất, đất cát... Nóng bỏng đều hóa thành từng tầng nham thạch kiên cố.

Màu sắc những nham thạch này đen nhánh, khí tức lạnh lẽo, tràn đầy ý giam cầm.

Trong khoảnh khắc, dường như bất kỳ thuật pháp gì cũng không thể độn địa mà đi!

Chương 2699: Vì sao hạ giới? (6)

Cùng lúc đó, lực hút vô cùng kinh khủng truyền đến từ lòng đất, dường như muốn kéo cả mặt đất vào chỗ sâu.

Phục khắc thể "Thế Vị" lập tức không đứng thẳng được nữa, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất.

Dù vậy, trọng lực không ngừng tăng cường vẫn khiến trong cơ thể phát ra tiếng "răng rắc" nối liền không dứt, dường như xương cốt không chịu nổi trọng lực khổng lồ như thế, đang đứt thành từng khúc.

Bùi Lăng vững vàng đứng tại chỗ, trọng lực cuồn cuộn tràn trề như ngọn núi trùng điệp đè xuống lại chỉ là một sợi lông hồng với hắn, không có bất kỳ gánh nặng gì.

ầm ầm!

Tiếng vang chấn trời động đất lập tức vang lên, nham thạch cách đó không xa đột nhiên tăng vọt, như dòng nước tầng tầng lớp lớp đứng sừng sững, như dấy lên một cơn sóng lớn tận trời.

Nham thạch kiên cố ma sát vang động, hư không chấn động.

Trong chớp mắt, bóng dáng Nham Tiên đã xuất hiện trước mặt Bùi Lăng!

Hắn ta nhìn qua Bùi Lăng và phục khắc thể "Thế Vị", giọng nói như chuông đồng: "Là các ngươi đánh cắp cống phẩm?"

Ánh mắt Bùi Lăng yên tĩnh không gợn sóng: "Không, là ta!"

Ngay sau đó, phục khắc thể "Thế Vị" lập tức tiêu tán trống không như mây khói.

Trong phương thiên địa này chỉ còn lại Bùi Lăng và Nham Tiên.

Thấy một người chạy mất, khí tức quanh người Nham Tiên như biển cả vén sóng, khí tức cuồn cuộn gào thét mà lên, giọng hắn ta ầm vang như sấm: "Người lừa dối tiên, chết!"

Tiếng nói vừa dứt, thể xác Bùi Lăng lập tức nhanh chóng hóa đá.

Huyết nhục đặc biệt mềm mại nhanh chóng rút đi, thay vào đó là màu sắc nham thạch vô cùng kiên cố.

Cảm nhận được lực lượng hóa đá nhanh chóng đánh tới, sắc mặt Bùi Lăng vô cùng bình tĩnh, hắn tâm niệm vừa động, thân thể vốn đang nhanh chóng hóa đá lập tức rút lui dọc theo phương hướng vừa biến hóa.

Bùi Lăng bình thản nói: "Chỉ dựa vào các hạ, e rằng không đủ!"

Khanh!

Tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi dao chiếu mắt, Cửu Phách Đao ầm vang ra khỏi vỏ.

Bùi Lăng không chút do dự, trường đao phá không, lập tức chém về phía Nham Tiên!

Đao khí huyết sắc trào lên như thủy triều cuồn cuộn, trong chớp mắt càn quét toàn bộ phương thiên địa này như ánh sáng vàng ròng nhét đầy thiên địa vô tận, ngang nhiên cắt xuống một vòng ửng đỏ.

Xoạt!

Đao khí cắt vỡ hư không, rơi vào chân trời càng xa xôi hơn.

Thể xác Nham Tiên vỡ ra từ giữa không sai chút nào, lộ ra từng tầng nham thạch bên trong, lại không kịp phòng ngự đã trực tiếp bị trảm làm hai nửa!

Trong tiếng ầm vang, bụi mù bay vút lên, hai mảnh thân thể Nham Tiên ngã xuống đất, vô số đất cát bắn tung toé.

Nhưng ngay sau đó hai mảnh thân thể này lập tức đứng lên, hơi chao đảo một cái lại hóa thành hai tên Nham Tiên.

Khí tức hai tên Nham Tiên này giống như đúc vừa rồi, không giảm bớt chút nào.

Trong tiếng nham thạch va chạm, hai tên Nham Tiên chia ra đánh từng đạo pháp quyết, khí tức quanh người bành trướng ấp ủ.

Nhưng không đợi hắn ta thành công thi triển tiên thuật, lại là một đạo đao khí huyết sắc gào thét tới!

Đao khí mau lẹ như điện, hai tên Nham Tiên căn bản không kịp trốn tránh và phòng ngự, lập tức bị chém ngang!

Nhưng ngay sau đó, hai tên Nham Tiên bị trảm làm hai đoạn lập tức sinh ra thân thể mới, nhanh chóng hóa thành bốn tên Nham Tiên.

Nham Tiên cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đây tức giận: "Phàm nhân!"

"Sao có thể thí tiên! !"

Trong chớp mắt tiếng nói vừa ra, cuối cùng pháp quyết trong tay Nham Tiên đã hoàn thành!

Ngay sau đó, tiếng ầm vang như lôi đình cuồn cuộn, bụi mù ầm ầm tản khắp, chấn động như thủy triều, bụi cháo rối rít, tám cây cột đá tận trời, âm vang dâng lên!

Tám cây cột đá này tự mình chiếm cứ một phương, đứng sừng sững tám phương, cách nhau cực kỳ xa xôi.

Nhưng cũng vì bọn chúng khổng lồ nguy nga, cho dù cách khoảng cách đếm không hết, vẫn có thể thấy thân cột điêu khắc phù văn cổ xưa, lít nha lít nhít xoay quanh uốn lượn, khí tức tràn ngập cổ xưa, tang thương, nặng nề.

Một sợi xiềng xích nham thạch khí tức cổ xửa, tang thương, nặng nề... Đột nhiên xuất hiện như mãng xà xuất động, hung hăng quấn quanh Bùi Lăng.

Bùi Lăng đang muốn hành động, chợt thấy tiên lực cả người như chìm vào vũng bùn, vô cùng vướng víu như nhận lấy sự áp chế cực kỳ nặng nề, kéo theo hai đầu pháp tắc phổ thông là "Ngủ" và "Chúng" đều không thể thi triển!

Chỉ dừng lại một lúc ngắn ngủi, trong hư không tiếng nước mãnh liệt!

Rầm rầm...

Vô số xiềng xích nham thạch giăng khắp nơi, va chạm vào nhau tạo ra đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa, trong nháy mắt khóa chặt lấy Bùi Lăng, quấn thành một cái thạch kén to lớn.

Tiếng vang như lũ lụt mênh mông chấn trời động đất.

Bụi mù tràn ngập, bay lên tận trời.

xiềng xích nham thạch càng ngày càng nhiều, từng tầng từng lớp như vô cùng vô tận!

Những xiềng xích phong ấn Bùi Lăng nhanh chóng hóa thành nham thạch vô cùng kiên cố, cứ như một quả cầu to lớn lơ lửng giữa không trung.

Oanh!

Bỗng nhiên, trong quả cầu đá bay ra tám sợi xiềng xích nham thạch to lớn, mau lẹ như điện, trong chớp mắt đã nối liền tám cái cột đá nguy nga kia.

Cùng lúc đó, thể xác bốn tên Nham Tiên phía trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng bành trướng, lớn mạnh.

Trong nháy mắt đã che khuất bầu trời!

Lấy vị trí quả cầu đá, cho dù ngửa đầu nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy vị trí phần eo trở xuống, phần thân trên đã chọc vào tầng mây, ánh sáng vàng ròng rực rỡ chói mắt, ánh mắt mơ hồ lại nhìn không rõ.

Chương 2700: Như nào là "Tiên"?

Trong đó một tên Nham Tiên nhấc chân, theo hành động của hắn ta sương khói cuồn cuộn, cát bay đá chạy, cả vùng như đất bằng dấy lên một trận bão cát, bóng đen to lớn bắt đầu di chuyển.

Tên Nham Tiên này giẫm một cước xuống quả cầu đá!

Ngay lúc chân hắn ta sắp rơi xuống, thiên địa đứng im!

Toàn bộ phương càn khôn này như bị ngưng kết thành một bức tranh trong nháy mắt, không còn chút động tác nào nữa.

Ngay sau đó...

Tạch tạch tạch ken két...

Tiếng nham thạch vỡ tan nối liền không dứt, dày đặc trong phương thiên địa này, quả cầu đá phong ấn Bùi Lăng lập tức xuất hiện từng vết rách như mạng nhện.

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc cô đọng như thực chất, ngang nhiên chém ra từ trong quả cầu đá!

Theo tiếng vỡ vụn rợn người, quả cầu đá ầm vang vỡ nát! Vô số mảnh vỡ nham thạch, bụi mù đều lan ra bốn phương tám hướng, từng tảng đá vụn thật lớn cày ra cái rãnh sâu hoắm trên mặt cát, lại bắn tung toé ra từng trận bụi mù.

Tám đầu xiềng xích đều vỡ nát.

Cát bụi nổi lên bốn phía trên trời cao, lơ lửng giữa không trung, che khuất bầu trời, ánh sáng vàng ròng cũng tạm thời ảm đạm.

Dư thế đao khí huyết sắc không giảm, trong chớp mắt đã xuyên qua trời cao, kéo ra một đạo sóng khí thẳng tắp màu trắng, lại vẽ qua một cây cột đá cao ngất.

Phía trên cột đá lập tức có thêm một đạo vết đao cực sâu, lấy vết đao làm trung tâm, phù văn gần đó lập tức dập tắt!

Bộp, bộp, bộp...

Bùi Lăng nhanh chân đi ra từ trong đá vụn, bụi mù tản ra đây đất.

Tất cả quanh mình vẫn đứng yên như tranh vẽ.

Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, vốn tưởng đối phó Nham Tiên này chỉ cần vận dụng một đầu đại đạo "Bản nguyên" là đủ, nhưng vẫn phải dùng ra đầu đại đạo "Bản nguyên" thứ hai...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại chém ra một đao.

Đao khí phá không, tiếng rít nhét đầy thiên địa, huyết quang như phồn hoa nở rộ, trong thoáng chốc phương thế giới xinh đẹp này bị bốn tên Nham Tiên vô cùng to lớn ầm vang xuyên qua!

Không đợi Nham Tiên có hành động, Bùi Lăng lại vung đao.

Xoạt xoạt xoạt... Tiếng lưỡi đao vút không vẫn không dứt bên tai, vô số đao khí huyết sắc trùng điệp, chiếu rọi vòm trời ửng đỏ, trào lên mà qua thể xác bốn tên Nham Tiên.

Khanh!

Bùi Lăng thu đao vào vỏ.

Giữa thiên địa, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục.

Toàn bộ càn khôn như lập tức sống lại, cát bụi bốc hơi, đá vụn rơi xuống đất, tám cột đá che trời, ầm vang sụp đổi Trong thể xác bốn tên Nham Tiên xuất hiện vô số vết đao ngổn ngang lộn xộn, tiếng tạch tạch tạch không dứt, tiên khu to lớn như núi nghiêng, từng khối lớn đá vụn lăn xuống như thác nước, mặt đất chấn động, đất cát bắn tung toé, vùng quê vốn vô cùng bằng phẳng, trong chớp mắt đống đá hỗn loạn, uốn lượn chập trùng, hóa thành một mảnh vùng núi.

Trên đất trống duy nhất, thấy chiến đấu kết thúc, Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, đang muốn quay người rời đi, một giọng nói trầm thấp nặng nề đột nhiên truyền vào trong tai hắn...

"Nhân tộc, thực lực của ngươi rất cường đại!"

"Trong năm tháng trước đó, ta vẫn coi nhân tộc là kiến hôi"

"Sinh linh sớm sinh tối chết như các ngươi, có khác gì phù du?"

"Căn bản không đáng để chúng ta tập trung chút sự chú ý nào"

"Nhưng bây giờ, ta thừa nhận nhân tộc như ngươi cũng là cường giả"

"Thế nhưng..."

"Ngươi cũng đã biết như nào là Tiên?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức dừng bước, cau mày nhìn về phía dãy núi đá vụn mới xây quanh mình.

Hắn đã không cảm giác được bất kỳ khí tức gì của vị Nham Tiên kia, nhưng đối phương vẫn có thể nói chuyện!

Đối phương còn chưa chết!

Lúc này, giọng Nham Tiên lại vang lên: "Đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt!"

"Bất tử bất diệt, bất hủ không hư!"

"Vô tai không kiếp, hoàn mỹ không bệnh tật!"

"Tiên là một bộ phận của thiên đạo."

"Chỉ cần thiên đạo bất diệt, ta sẽ bất tử!"

"Đây cũng là cách biệt tiên phàm!"

"Mặc dù thực lực của ngươi đã đến gần vô hạn Tiên, nhưng còn chưa phải Tiên!"

"Dù chỉ là cách biệt trong gang tấc, lại là hai thế giới không thể chạm đến"

"Dù phàm nhân mạnh hơn cũng không thể thí tiên!"

"Cũng như nước sông chảy từ chỗ cao về chỗ thấp, tuyết đọng gặp nóng hòa tan, mặt trời mọc ở phương đông lặn về phía tây...

Đây là thiên cương!"

"Không thể trái nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, dãy núi đá vụn tản mát đầy đất, mỗi một khối đá vụn, mỗi một cục đất cát đều tràn ngập khí tức ra sa đọa, hỗn loạn, tà ác, bạo ngược...

Đây là "Hỗn Độn thái"!

Trong chốc lát, trong lòng Bùi Lăng lại dâng lên cảm giác đói bụng vô cùng mãnh liệt kia.

Cảm giác đói bụng này tới đột ngột, lại cực kỳ điên cuồng.

Lúc trước hắn chém giết cự trùng trong lòng đất, lúc trùng yêu ký sinh cũng từng có loại cảm giác đói bụng khó hiểu này, nhưng không có một lần nào có thể so sánh với hiện tại!

Như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn rào rạt, trong chớp mắt đã bao phủ hắn hoàn toàn.

Những đá vụn đất cát trước mặt mấp mô, đỏ đen đan xen, thậm chí còn đang không ngừng sinh ra xúc tu màu đen, mở ra từng đôi mắt dọc lạnh băng, ở trong mắt Bùi Lăng lại như món ngon dụ người nhất, sắc hương vị đều đủ trên đời này!

Trước nay chưa từng có cảm giác dụ hoặc sôi trào mãnh liệt như vậy, dường như chỉ cần nếm một miếng sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ, thân tử đạo tiêu cũng đáng!

Chương 2701: Như nào là "Tiên"? (2)

Phát hiện trạng thái của mình không đúng, Bùi Lăng cố nén xúc động nhào tới ăn như gió cuốn, tiếng nói không lưu loát: "Điều này thì chưa chắc!"

"Nếu là 'Tiên' không thể trảm, vì sao phàm nhân còn dám phục kích tiên nhân?"

"Trận chiến này thắng bại đã phân"

"Chỉ cần bây giờ ngươi rút đi, ta không làm khó ngươi!"

Tạch tạch tạch... Dãy núi đá vụn uốn lượn chập trùng, phát ra tiếng vang xương cốt chấn động.

Trong ngọn núi, loại khí tức sa đọa, hỗn loạn, bạo ngược, tà ác kia càng ngày càng đậm hơn.

Xúc tu đen nhánh như là cây sắn dây, trong chớp mắt đã bao trùm ngọn núi vốn trụi lủi, nó nhẹ mềm như tơ, chầm chậm phiêu động theo sóng nhiệt.

Giữa xúc tu mắt đọc sáng tắt, từng đống như quả lớn.

Còn có càng nhiều xúc tu đen nhánh, mắt dọc đang nhanh chóng sinh ra như hắc triều phun trào, trong nháy mắt dãy núi hóa thành một mảnh màu mực nhúc nhích.

"Đừng lấy loại tán tiên, tán tiên kia đến so sánh với chính tiên như ta!"

Tiếng nói trầm thấp nặng nề, vang vọng phương thiên địa này.

Trong giọng nói của Nham Tiên lập tức có thêm vẻ tức giận khó mà kiềm chế, tất cả đá vụn nhanh chóng bành trướng, lớn mạnh, tạch tạch tạch... Tiếng động nối liền không dứt như mỗi một khối đá vụn đều sắp hóa thành một Nham Tiên mới!

Bùi Lăng dần cau chặt lông mày, loại cảm giác đói bụng vô cùng mãnh liệt kia như thủy triều bành trướng, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn.

Hơn nữa, theo khí tức hỗn loạn, sa đọa, tà ác, bạo ngược... Trước mặt tăng trưởng, đã đạt đến mức trước đó chưa từng có!

Dường như món ngon trước mắt đã trở nên quan trọng hơn thành tiên, tính mạng, tất cả mọi thứ của mình!

Nhất định phải lập tức rời đi!

Hắn không e ngại tên cổ tiên này, nhưng rõ ràng hiện tại thân thể của hắn đã xảy ra vấn đề lớn!

Dù chiến đấu tiếp có thắng, chỉ sợ hắn cũng gặp một rắc rối lớn!

Ngoài ra, thế giới hồng hoang nguy hiểm khắp nơi, hiện tại hắn chẳng những muốn rời khỏi, còn nhất định phải tìm chỗ đủ an toàn mới có thể yên lòng, cẩn thận kiểm tra tình huống của mình!

Phải đi đến chỗ "Không Mông" tiền bối!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, loại cảm giác đói bụng mãnh liệt, khát vọng kia đã đạt đến đỉnh phong!

Dục vọng thèm ăn che ngợp bầu trời thúc giục nhục thể và thần hồn của hắn, dường như ngay sau đó có thể hoàn toàn thôn phệ lý trí của hắn!

Bùi Lăng muốn trực tiếp chạy đi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm dãy núi đá vụn đã bị xúc tu đen nhánh hoàn toàn bao trùm trước mặt, lại như bị dính chặt, dù như thế nào cũng không thể dịch chuyển khỏi nửa tấc.

Hai chân của hắn cũng như đóng đinh vào mặt đất, không thể di chuyển chút nào!

Biết không thể tiếp tục trì hoãn, Bùi Lăng không do dự nữa, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ rất đói, hệ thống ưu tiên ăn cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu lục soát đồ ăn cho ngài..."

"Leng keng! Hệ thống kiểm tra ra một vị tiên nhân..."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí một vị tiên nhân cho ngài..."

Địa quật.

Ánh lửa thuần trắng chiếu rọi cả phòng, ánh lửa chập chờn soi sáng ra đôi mắt Giao Nhân chết không nhắm mắt, khí tức oán hận căm phẫn quanh quẩn trên thể xác, bị đỉnh dài đen nhánh đóng đinh vào vách đá.

Trong địa quật yên tĩnh như chết.

"Trì Yếu" và Thiệp tự chọn một vùng ngồi trên mặt đất, đang nắm chặt thời gian tu luyện.

Đan hương thanh đạm quanh quẩn, khí tức quanh người "Trì Yểu"

phun ra nuốt vào như đại dương mênh mông bành trướng, chỗ đứt gãy trên chân trái của hắn ta nhanh chóng sinh ta mầm thịt như cây cỏ mới sinh, quấn quanh, khép lại.

Cuối cùng!

Chân trái mất đi đã hoàn toàn tái tạo thành công.

"Trì Yểu" lập tức thở dài ra một hơi, thương thế hoàn toàn khôi phục!

Ngay lúc này, tất cả phù văn trên vách đá cùng nhau sáng rõ!

Rất nhiều trận pháp điên cuồng vận chuyển, vân triện ngăn cách, trở ngại, giam cầm, phòng ngự, nhao nhao nổ tung!

Thiệp lập tức mở hai mắt ra, có sinh linh xông vào nơi này!

Ngay sau đó, hai bóng dáng nhân tộc lập tức xuất hiện ở trong hang.

Một người trong đó huyền bào vác đao, ống tay áo phần phật, chính là phục khắc thể Bùi Lăng; một người khác thanh sam giày đen, cầm phất trần trong tay, râu tóc bạc trắng, lại là "Thế Vị".

Thiệp và "Trì Yểu" lập tức đứng dậy, ánh mắt lập tức nhìn về phía hai người.

Lúc này, phục khắc thể Bùi Lăng cực nhanh nói: "Bản thể của ta sẽ nhanh chóng chạy tới."

"Kính xin Thế Vị tiền bối chờ đợi ở đây trước"

Tiếng nói vừa dứt, tên phục khắc thể này lập tức tan thành mây khói, không còn dấu vết.

Lại là bên bản thể bị cấm dùng pháp tắc, phục khắc thể lại không thể tiếp tục duy trì.

Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Thiệp lộ ra vẻ rung động, trầm giọng nói: "Thật mạnh!"

Nói xong, hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía "Thế Vị", nhanh chóng hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

"Vị vừa rồi là ai?"

Cuối cùng "Thế Vị" cũng lấy lại tinh thần, hắn ta liếc nhìn cảnh vật xung quanh, mặc dù hai người trước mặt trông rất lạ lẫm nhưng khí tức của bọn họ...

Chương 2702: Như nào là "Tiên"? (3)

"Vô Cấu thái"!

Một vị tiên nhân...

Còn có một vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Đây là một trong tiên tổ khai phái chín môn phái lớn?

"Thế Vị" lập tức cúi đầu, không nhìn thẳng vào Thiệp, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cung kính, khom người hành lễ đệ tử, cực kỳ khiêm tốn nói: "Vãn bối Thế Vị, vị vừa rồi tên là Bùi Lăng"

"Không biết hai vị có thể ban thưởng tôn hiệu?"

Bùi Lăng?

Sắc mặt Thiệp khẽ giật mình, chợt cau mày nhìn "Trì Yểu".

Có thể đi lại giữa ban ngày, lại còn che chở một vị đồng tộc... Chỉ hai điểm này, thực lực của Bùi Lăng này đã cao hơn hắn ta!

Càng quan trọng hơn là, đối phương còn không phải bản thể!

Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy nhân tộc có được sự tồn tại cường đại như thết Sao "Trì Yểu" lão đệ này lại có can đảm, dám mưu hại người mạnh như thế?

Nghĩ tới đây, Thiệp nhanh chóng tập trung ý chí, lúc này nói: "Ta tên Thiệp, vị này là Trì Yếu."

"Các ngươi trông vội vàng như thế, là gặp Đọa Tiên sao?"

Nghe vậy: "Thế Vị" lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói: "Tạm cứu người trước!"

"Việc khác, đợi lát nữa lại nói!"

Lúc nói chuyện, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một cái ống trúc.

Cái ống trúc này màu sắc khô héo như bị chặt xuống đã lâu, lại trải qua quanh năm suốt tháng vuốt ve, vỏ ngoài mượt mà trơn bóng, oánh nhuận sáng ngời, điêu khắc vạn cái biển trúc, như có tiếng sóng truyền ra từng trận, tản ra khí tức thanh linh.

"Thế Vị" tâm niệm vừa động, lập tức thôi động ống trúc.

Chẳng mấy chốc, từng cái "trùng kén" bị mạng nhện quấn quanh từng tầng như sông rộng chảy xuôi, cuồn cuộn trào ra từ trong ống trúc, trong chớp mắt đã có vạn cái kén bị đổ ra, xếp chồng như núi, chiếm cứ hơn phân nửa đất trống trong địa quật.

Trong mỗi một cái "trùng kén" tái nhợt đều truyền ra khí tức yếu ớt dao động.

Nhìn thấy tình cảnh này, Thiệp lập tức kịp phản ứng, đây đều là nhân tộc bị yêu tộc, dị tộc bắt đi!

Số lượng nhiều như thế, có thể là đến hang ổ của một vị Đọa Tiên ngoại tộc nào đó!

Đối với bọn họ đây là hành động vào sinh ra tử, nhưng lấy thực lực của vị vừa rồi cũng không khó!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Thiệp lập tức nói: "Giải phong từng cái!"

"cẩn thận 'Khốc Quyệt: "Tiếu Quyệt: "Thuyết Mộng Quyệt..."

Nói xong, Thiệp chạy tới bên cạnh một cái kén trong đó, chưởng phong vừa ra, vỏ kén lập tức vỡ nát từng khúc, bột mịn thuần trắng rơi xuống, hiện ra một phàm nhân nằm bên trong.

Phàm nhân mặc áo gai nhuộm thành màu vàng nhạt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, đang hôn mê.

Cách đó không xa: "Thế Vị" vung ống tay áo một cái, chợt đưa tay cứu ra một hài đồng mặc quần áo thô màu xanh lá, đồng thời mở miệng hỏi: "Tiền bối, không biết như nào là 'Khốc Quyệt: "Tiếu Quyệt' còn có "Thuyết Mộng Quyệt'?"

"Những trùng kén này chỉ là một bộ phận."

"Còn có nhiều nhân tộc hơn, ống trúc này của vãn bối không cất giữ được, đang ở chỗ Bùi Lăng."

Thiệp ngắn gọn nói: "Đợi chút nữa chỉ cần có người khóc, có người cười, có người nói mê lập tức giết!"

"Về phần vị bên kia, không có việc gì!"

"Vị kia thực lực rất mạnh"

"Chắc chắn hiểu rõ loại kiến thức thông thường này:

"Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn, chú ý tốt địa quật này là được!"

Lúc nói như vậy, Thiệp đã cứu hơn mười người từ trong kén.

Những nhân tộc này có nam có nữ, có trẻ có già, phần lớn đều mặc quần áo đơn sơ mộc mạc, cũng có một số người trần như nhộng, tay chân đều là dấu vết quẹt bị thương.

Tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh, cũng may mạng nhện quấn lấy đồng thời giam cầm bọn họ cũng cung cấp một chút chất dinh dưỡng, cho nên khí tức vẫn tồn tại.

Nhìn tình cảnh này: "Thế Vị" học theo, cứu ra mười mấy tên phàm nhân từ trong kén.

"Trì Yểu" vốn không muốn làm chuyện vô dụng trong năm tháng quá khứ, đã sớm xảy ra cũng không thể vấn hồi, nhưng thấy hai người đều nghiêm túc giải cứu những nhân tộc này, dường như tất cả còn kịp, hơi do dự, cũng tới trước giúp đỡ.

Thế là, ba người đồng thời ra tay, chỉ chốc lát đã có mấy trăm người được cứu ra từ trong kén.

Ngay lúc này, một lão giả vừa bị cứu ra khỏi kén, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu đuối, vẫn đang hôn mê, chợt bở môi mấp máy, mở miệng nói: "Lúc trước có tòa..."

Phốc! !!

Một chưởng phong vô cùng cương mãnh lập tức rơi xuống.

Thể xác tên lão giả kia chỉ bị chưởng phong quét đến, đã bắt đầu chôn vùi từng khúc, trong chớp mắt đã bị ép thành thịt nát, hóa thành tương đỏ trắng sinh cơ hoàn toàn không có!

Nhưng dường như đây chỉ là vừa bắt đầu!

Những phàm nhân khí tức suy vi, hôn mê bất tỉnh kia, bắt đầu từng người mở miệng...

"Rời khỏi làng chúng ta, qua đầu bên kia sông...

"Liên quan tới nàng dâu nhà Tam thúc sát vách..."

"Hôm qua ăn thịt thú vật, có một truyền thuyết..."

"Ôôô... Ô ô...

"Hì hì ha ha..."

Đủ loại nói mê, cùng tiếng khóc, tiếng cười quỷ dị liên tiếp tranh nhau chen lấn vang lên, đủ loại tiếng người hỗn tạp vừa đi vừa về quanh quẩn trong địa quật.

Nhưng bất kỳ người nào chỉ cần mở miệng, Thiệp sẽ không chút lưu tình lập tức ra tay!

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Chưởng phong chấn động, tiếng xương cốt vỡ vụn trộn lẫn huyết nhục bị lặp đi lặp lại nghiền ép, mùi máu tanh nhanh chóng tản ra.

Từng phàm nhân hóa thành thịt nát đỏ trắng đan xen, vẩy xuống đây đất.

Chương 2703: Như nào là "Tiên"? (4)

Máu tươi im hơi lặng tiếng hội tụ, trong chớp mắt đã hóa thành một dòng suối lững lờ trong hang, thuận theo mặt đất xột xoạt chảy xuôi.

mảnh vỡ nội tạng chìm nổi, mùi hôi thối xông lên đỉnh.

Nhìn tình cảnh này, về mặt "Trì Yểu" vô cùng lạnh lùng, trên mặt không có chút dao động nào.

Với sự tồn tại đã sớm thành tiên như hắn ta, sinh tử của sinh linh phàm tục đã sớm nhìn lắm thành quen!

Trong mắt "Thế Vị" lộ ra chút thương xót, cũng không nói thêm gì.

Mặc dù hắn ta là tu sĩ chính đạo, nhưng cũng không phải loại người tốt bụng ngu dại không quả quyết.

Tất nhiên cũng phân rõ việc nặng nhẹ!

Những nhân tộc này là tiền bối của hắn ta, đồng bào của hắn ta.

Hiện tại, có thể cứu đương nhiên phải cứu!

Nhưng nếu đã bị "Quyệt" ký sinh, chắc chắn phải diệt trừ hậu hoạn!

Đây là vì kéo dài cho tộc quần, nhất định phải loại bỏ!

Nhân tộc quật khởi, xưa nay không dịu dàng thắm thiết, mà là dựa vào máu và nước mắt của vô số tiền bối, dựa vào kiếm và lửa của từng vị tiên phong!

Đặc biệt là vị trước mắt, mặc dù chưa từng nghe nói tôn hiệu của hắn ta, nhưng tu vi Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kỳ lại không làm giả được.

Trước mặt tiên tổ, tất nhiên đối phương nói cái gì, hắn ta làm cái đó!

Chẳng mấy chốc theo ba người ăn ý phân công: "Thế Vị" và "Trì Yếu" giải cứu trùng kén, Thiệp đánh giết phàm nhân có vấn đề, chẳng mấy chốc người khóc, người cười, người nói mớ... Đều bị loại trừ sạch sẽ!

Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói mớ càng ngày càng ít...

Người sống được cứu ra từ trong kén cũng nhanh chóng từ mấy trăm người, giảm bớt đến rải rác mười mấy người.

Ngay lúc này, ba cái kén về ngoài không có bất kỳ điều khác thường gì đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế cường đại!

Phốc phốc phốc...

Trong tiếng xé vải thanh thúy, ba cái trùng kén đột nhiên vỡ ra từ bên trong, ba bóng người như quỷ mị thoát ra!

Ba bóng người đều mặc áo đen giày đen, người ở giữa dung mạo đoan chính, màu da đen, toàn thân tràn đầy một luồng khí tức tinh anh, trên cổ đeo một chuỗi răng dị tộc, mỗi một chiếc răng đều ẩn chứa uy áp cực kỳ cường đại; người bên trái sắc mặt trắng bệch như lâu không thấy ánh nắng, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định, trên cánh tay hắn ta cột một cây cốt chủy, chủy thủ kia mồng như cánh ve, lại cho người ta cảm giác vô cùng rét lạnh, dường như có thể mở ra hư không; người phía bên phải, bóng người nhàn nhạt như sương mù ngưng tụ, tùy thời tùy chỗ sẽ tản vào hư vô, trên cổ tay hắn ta phủ một đôi hộ oản chế tác từ da thú, bên trong không ngừng truyền ra khí tức âm u lạnh lẽo, ẩn nấp, huyễn hóa.

Ba người hình dáng tướng mạo khác nhau lại đều tản ra ý hoàn mỹ không một tì vết, đều là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

"Thế Vị" lập tức khẽ giật mình, lại là ba vị tiên tổ chín tông?

Thiệp cũng tỏ ra ngạc nhiên, lập tức hỏi: "Ba người các ngươi là thế nào..."

Còn chưa nói hết câu, tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp ở giữa đã cau mày mở miệng: "Chúng ta nhận nhiệm vụ đặc thù, là cố ý bị bắt"

"Thiệp, ngươi không nên cứu chúng ta ra!"

Thiệp lập tức kịp phản ứng, lúc này lắc đầu nói: "Không phải ta cứu."

"Đúng rồi, là nhiệm vụ đặc thù gì? Lại không biết, ta có thể tham gia không?"

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bên trái thản nhiên mỡ miệng:

"Nhiệm vụ này càng nhiều người càng tốt!"

Nói xong, hắn ta nhìn cái kén chưa mở ra trên mặt đất xung quanh, lập tức nói: "Để lại một người ở chỗ này cứu người, cùng bảo vệ những đồng tộc này."

"Những người khác đều theo chúng ta tiếp tục nhiệm vụ."

"Trên đường đi lại nói nội dung nhiệm vụ!"

"Lập tức xuất phát!"

"Hi vọng còn kịp!"

Thiệp lập tức gật đầu: "Tốt!"

Chợt nhìn "Trì Yểu" và "Thế Vị", nhanh chóng ra quyết định: "Thế Vị, thực lực của ngươi thấp nhất, ở lại nơi đây cứu người"

"Ta và Trì Yểu gia nhập nhiệm vụ!"

Ba tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đi ra từ trong trùng kén khẽ gật đầu, lập tức bước ra ngoài.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp cầm đầu vừa đi vừa nói: "Sau khi ra ngoài, trực tiếp đi lòng đất"

"Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm."

"Xin chư vị chuẩn bị chịu chết bất cứ lúc nào!"

Thiệp và hai gã Đại Thừa tám mươi mốt kiếp khác đều gật đầu:

"Đã rõ!"

"Trì Yếu" không hiểu ra sao, bị Thiệp lôi kéo đi theo sau.

Thấy năm người đột nhiên rời đi: "Thế Vị" không nói nhiều.

Nhiệm vụ có thể khiến bốn vị tiên tổ trịnh trọng như vậy, tất nhiên một hậu bối nho nhỏ như hắn ta không có tư cách hỏi đến.

Lúc này: "Thế VỊ" lại đi tới bên cạnh một cái kén bị quấn lấy trùng điệp, khí tức truyền ra từ trong cái kén này ngoại trừ nhân tộc, còn đặc biệt âm u lạnh lẽo, tối nghĩa, thâm trầm.

"Thế Vị" lập tức tập trung ý chí, đây là khí tức Luân Hồi tháp!

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, sóng nhiệt cuồn cuộn.

Vạn dặm hoang vu, không thấy tung tích của bất kỳ sinh linh gì.

Trên mặt đất bao la, dãy núi đá vụn mới nổi trải rộng xúc tu đen nhánh, trong lúc phiêu đãng mắt dọc từng đống, rét lạnh quỷ quyết.

Khí tức sa đọa, tà ác, hỗn loạn, bạo ngược... Liên tục tăng lên, tản khắp toàn bộ phương thiên địa này.

Dường như ánh lửa hừng hực cũng dính chút âm u lạnh lẽo.

Một bộ huyền bào đứng trên khoảng đất bằng duy nhất trong dãy núi, nhìn núi non quanh mình.

Chương 2704: Như nào là "Tiên"? (5)

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức tâm thần tỉnh táo.

Hắn thoát khỏi loại cảm giác đói bụng không chút lý trí kia, vừa nãy còn dục vọng ăn vô cùng mãnh liệt, thoáng cái tan thành mây khói.

Chỉ có điều, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, ăn?

Tiên nhân?

Hệ thống muốn cho hắn ăn tảng đá? ?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, bước nhanh đến phía trước, đi đến bên cạnh đá vụn cách mình gần nhất.

Từ trên cao quan sát xuống, đây là chân núi của núi đá vụn mới xuất hiện.

Xúc tu đen nhánh đã hoàn toàn bao trùm, như là trải qua vô số năm tháng, sinh ra cỏ xỉ rêu và cây sắn dây.

Trong lúc mắt đọc sáng tắt, như lặng yên kết thành quả mọng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng trực tiếp nắm lấy một khối xúc tu không ngừng nhúc nhích, mắt dọc nhao nhao mở ra, ánh mắt âm u lạnh lẽo oán độc nhìn chằm chằm đá vụn, mặc cho xúc tu lít nha lít nhít mò về thần hồn của hắn, nhét thẳng đá vụn vào trong miệng, cứ thế nuốt vào!

Trong chớp mắt, vị ngon trước nay chưa từng có nổ tung trên đầu lưỡi Bùi Lăng!

Loại hương vị này vô cùng ngon miệng, dường như mỗi một lỗ chân lông trên dưới cả người đều giãn ra, toàn bộ ngâm trong một đầm suối nước nóng ấm áp, không cách nào miêu tả được sự hài lòng, khoái ý, thoải mái như sóng to gió lớn cuốn tới, bao phủ hắn hoàn toàn.

Cho dù đang trong hệ thống uỷ thác, hắn cũng hận không thể lập tức nhào vào núi đá uốn lượn vạn dặm trước mặt, ăn đến gió cuốn mây tan, không để lại nửa viên đất cát nào!

Cùng lúc đó, khí tức Bùi Lăng cũng biến thành vô cùng hỗn loạn, vốn nội liễm lại dần không thể thu nạp, cuồng bạo, hung lệ, âm u lạnh lẽo... Tiêu tán ra, cả người như về trước khi Hợp Đạo, lúc nhìn quanh hung uy hiển hách!

Nhìn tình cảnh này, giọng nói trầm thấp nặng nề của Nham Tiên lại vang lên bên tai hắn: "Tự tìm đường chết!"

"Một bầu dùng cái gì chứa giang hải?"

"Một hồ dùng cái gì nhốt giao long?"

"Thân thể phàm nhân, sao có thể gánh chịu Tiên lực!"

"Chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị Bản nguyên của ta đồng hóa, trở thành một đống nham thạch bị vô số sinh linh tùy ý giẫm đạp!"

Tiếng nói vừa dứt, cả tòa dãy núi đá vụn lập tức dâng lên nham đâm lít nha lít nhít, rét lạnh như châm, đều đâm về phía Bùi Lăng.

Nhưng ngay lúc này, Bùi Lăng mặt không thay đổi đánh ra một pháp quyết cổ xưa, khối đá vụn vừa nuốt vào lập tức hóa thành một luồng tiên lực và pháp lực vô cùng tinh thuần, nhanh chóng tản ra cả người, rèn luyện thể xác, hoàn toàn bị hắn hấp thu sạch sẽ.

Khí tức của Bùi Lăng từ vô cùng hỗn loạn, bạo ngược, âm u lạnh lẽo, thoáng cái trở nên hoàn mỹ không một tì vết, chẳng mấy chốc đã giống hệt Nham Tiên vừa rồi!

Hắn lập tức nhận ra đây là tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] !

Vèo vèo vèo...

Cùng lúc đó, vô số nham đâm bén nhọn, xuyên qua thân thể của hắn.

Khí tức của Bùi Lăng lại không thay đổi chút nào, lông tóc trên dưới quanh người không tổn hao gì, không có một giọt máu tươi chảy ra!

Những nham đâm xuyên qua thân thể của hắn vẫn vô cùng rét lạnh, sau khi dừng lại ngắn ngủi đột nhiên thu vào trong cơ thể hắn, miệng vết thương không để lại bất kỳ vết thương gì, lại là tất cả nham đâm đã thành một phần của thân thể hắn.

Lúc này, xung quanh vang lên tiếng tạch tạch không dứt, những đá vụn tản ra kia nhao nhao nhấp nhô, lúc đi loạn đầy đất nhanh chóng bành trướng, trở nên vô cùng to lớn, dường như ngay sau đó có thể hóa thành Nham Tiên mới!

Nhưng chỉ kém một dường như vậy, lại như cách một trời một vực!

Ngay sau đó, thiên địa đứng im như lập tức ngưng trệ thành bức tranh.

Mỗi một viên đất cát, mỗi một viên đá vụn, mỗi một sợi gió...

Dừng lại toàn bộ.

Đây là đại đạo "Bản nguyên"..."Người gỗ"!

Lúc mới bắt đầu, đầu pháp tắc này là đếm "một hai ba", ta không động đậy, địch cũng không thể động đậy!

Lúc tu vi của Bùi Lăng mới vào Độ Kiếp kỳ, không cần lại đi đếm "một hai ba", trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, chỉ cần hắn không động đậy, thiên địa sẽ không động đậy.

Nhưng ngoại trừ tư duy, dù là hô hấp, huyết dịch lưu động, hay pháp lực vận chuyển đều khiến trật tự thiên địa lập tức khôi phục!

Sau khi đầu pháp tắc này trở thành pháp tắc "Bản nguyên", hắn có thể dùng những người hoặc vật khác thay thế mình, trở thành vật tham chiếu đứng im khiến thiên địa đứng im.

Chỉ cần trong phương thiên địa kia không có sự tồn tại mạnh hơn hắn, không thể làm trái đầu pháp tắc này!

Cho tới bây giờ, pháp tắc "Bản nguyên" thành đại đạo "Bản nguyên", hắn có thể không cần bất kỳ vật tham chiếu gì, khiến thiên địa đứng im ba tức!

Có lẽ chiêu thủ đoạn chậm lại thời gian của Tầm Mộc, hoặc là sự tồn tại tương tự khác có thể ngăn được "Người gỗ" cùng hắn hiện tại, nhưng hiện tại vị Nham Tiên này, rõ ràng không có lực lượng chống cự đầu đại đạo "Bản nguyên" này!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, nắm lấy một tảng đá lớn như ngọn núi nhỏ.

Toàn thân tảng đá lớn xúc tu từng đống như ngâm trong suối nước nhiều năm, mọc đầy sợi tóc như xúc tu, chạm tay vào dinh dính, tanh hôi, xảo trá tàn nhẫn, vô số mắt dọc mở ra giữa xúc tu như ký sinh trên dây leo, lít nha lít nhít làm người nhìn rùng mình.

Chương 2705: Hệ thống thao tác liên hoàn...

Khí tức bạo ngược, hỗn loạn, tà ác, sa đọa tràn trề như thực chất.

Bùi Lăng nhìn như không thấy, lập tức hé miệng, miệng của hắn càng ngoác càng lớn, khóe miệng lập tức vỡ ra, khuôn mặt hắn cũng vì miệng mở lớn mà trở nên vô cùng dữ tợn.

Hắn giơ lên cự thạch, nhét vào trong miệng, lại bắt đầu nuốt sống tảng đá lớn như ngọn núi nhỏ này.

Ngon miệng!

Ngon miệng cực hạn!

Dường như từ khi Bùi Lăng có trí nhớ, chưa từng hưởng qua món ngon làm nhục thân rung động không thôi, làm thần hồn cũng vô cùng vui mừng như thết Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Bởi vì tảng đá lớn quá khổng lồ, hệ thống bắt đầu thao túng Bùi Lăng nhấm nuốt, tiếng đá vụn thanh thúy chấn động phương thiên địa này.

Khí tức bạo ngược, cuồng loạn, sa đọa, tà ác, âm u lạnh lẽo...

Nhanh chóng kéo lên, tản khắp phương càn khôn này.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng hoàn toàn nuốt vào tảng đá lớn này!

Sau khi hòn đá vốn như ngọn núi nhỏ tiến vào trong bụng hắn, lại không thấy phần bụng có dấu hiệu nâng lên.

Hơn nữa, Bùi Lăng cảm thấy mình trở nên càng đói bụng hơn!

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, đi tới bên dưới một tảng đá lớn...

Răng rắc... Răng rắc... Răng rắc...

Tiếng nhấm nuốt càng ngày càng vang dội, càng ngày càng tấp nập vang vọng phương thiên địa này...

Cơn gió mạnh trùng điệp thổi qua, tia sáng vàng ròng rực rỡ sáng ngời, chiếu sáng vạn dặm, cát bụi bay lả tả như khói như sương, thiên địa đứng im lập tức khôi phục như thường.

Bùi Lăng ngồi trên mặt đất, huyền bào phần phật.

Lúc này, khí tức quanh người hắn cường thịnh vô song, sát khí hung lệ vô cùng dày đặc như thực chất, sương mù quấn quanh toàn bộ thể xác hắn, tản khắp quanh mình, bao phủ cả phương khu vực này ở bên trong.

Sát khí tươi đẹp như máu, vô số độc lâu có to có nhỏ lúc ẩn lúc hiện trong đó.

Khí tức độc lâu âm u rét lạnh, màu sắc như mực, trong con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, vẻ mặt oán độc như muốn cắn nuốt sinh linh.

Tất cả những độc lâu này vờn quanh Bùi Lăng từng tầng, như là rắn độc ẩn núp ở trong Huyết Sát, sẽ hành động bất cứ khi nào.

Vô số sợi tơ tinh tế mềm mại lơ lửng ở trong hư không giữa độc lâu, những sợi tơ này màu sắc như máu, gần như không khác gì Huyết Sát, khí tức của bọn chúng bạo ngược mà hỗn loạn, tràn đầy ý phẫn nộ như ngoại trừ giết chóc không còn dục vọng gì khác.

Vùng quê vạn dặm đều hóa sương mù huyết cuồn cuộn.

Chiếu rọi trời cao, khiến một chút màu sắc vàng ròng cũng hóa thành ứng đỏ.

Một mình Bùi Lăng ngồi xếp bằng trong huyết vụ, hai con ngươi trong vắt, trông con ngươi của hắn như không có chút khác thường nào, chỉ là đặc biệt thâm thúy như vực sâu không đáy, như muốn kéo hồn phách sinh linh vào trong đó, vĩnh thế trầm luân.

Sự mê hoặc như mị lực này dày đặc như thực chất, khiến tất cả sinh linh tới gần hắn đều vô thức bành trướng, kéo dài, xoay tròn, vặn vẹo... Nhiễu sóng thành sự vật hình thù kỳ quái, không thể gặp, không thể nghĩ, không thể tưởng tượng.

Trong dãy núi đá vụn uốn lượn chập trùng quanh mình đã không thấy tảng đá nào nữa, toàn bộ đều bị Bùi Lăng nuốt sạch!

Nham Tiên đã hoàn biến mất giữa thiên địa này!

Toàn bộ thân thể Bùi Lăng truyền đến một cảm giác no bụng trước nay chưa từng có, dường như từ lúc hắn chào đời tới nay, cuối cùng đã ăn một bữa cơm no thoả mãn, hài lòng, thoải mái.

Cùng lúc đó, khí tức của hắn liên tục tăng lên, đang nhanh chóng xuất phát theo một cảnh giới lúc trước chưa từng tiếp xúc.

Ánh sáng mờ mịt đột nhiên dâng lên từ sau đầu hắn, ánh sáng thất thải huy hoàng chói mắt, hào quang này chiếu vào trên người Bùi Lăng, dường như cũng đồng thời chiếu vào thần hồn của hắn.

Tiên lực trong cơ thể hắn bốc lên như biển sôi, trào lên bành trướng gào thét, nhục thân và thần hồn đang bị tiên lực tẩm bổ lập tức sinh ra một loại ý bồng bềnh muốn bay, dường như trong nơi tối tăm muốn nhanh chóng bay trốn đến phía trên trời cao!

Dường như phương thiên địa này, mảnh càn khôn này, thế giới này cũng không thể gánh chịu sự tồn tại của hắn.

Đạo thể, hồn phách, pháp lực, tất cả của hắn cũng bắt đầu hoàn toàn thuế biến, đang từng chút một hóa thành sự tồn tại mà hắn chưa hề nhận biết, tưởng tượng.

Dường như chỉ một ý niệm, Bùi Lăng có thể tiến vào một cấp độ rộng mở trong sáng!

"Leng keng! Kết thúc ăn...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ ăn quá độ, sắp thành tiên..."

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo thể của ký chủ khuynh hướng hỗn độn, sắp trở thành tán tiên...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu cân bằng hỗn độn dư thừa cho ngài...

Suy nghĩ chưa dứt, bên tai Bùi Lăng đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, trong lòng hắn giật mình, sắp thành tiên?

Không đi qua Kiến Mộc lên trời, cũng có thể thành tiên?

Không đợi hắn biết rõ ràng vấn đề này, thân thể đã bị hệ thống điều khiển vận chuyển công pháp.

Ngay sau đó, quanh người Bùi Lăng lập tức hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm, khí tức không rõ tràn ngập mãnh liệt.

Chẳng mấy chốc, phía sau hắn hiện ra đoàn lớn bóng tối như thực chất.

Cánh tay tinh tế trắng nõn đột nhiên thò ra từ trong bóng tối.

Ngay sau đó, nữ tu vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất đoan trang lặng yên hiện ra, một vòng bóng tối cuối cùng hóa thành áo bào màu đen, phủ thêm lên đầu vai nàng.

Chương 2706: Hệ thống thao tác liên hoàn... (2)

"Mạc Lễ Lan" mở hai mắt ra, con ngươi đen trắng rõ ràng, khí tức nhã nhặn đặc biệt thuộc về thiếu nữ khuê phòng lộ rõ không bỏ sót trong từng bước đi nhẹ nhàng của nàng.

Hiện tại người điều khiển thể xác này là Kế Sương Nhi!

Ngay sau đó, Bùi Lăng và hóa thân đồng thời duỗi tay, hai người nắm chặt hai tay, lòng bàn tay kề nhau.

Huyết Sát mênh mông cuồn cuộn quanh quẩn quanh mình, thoáng cái bắt đầu nhanh chóng biến mất.

Độc lâu nhạt lại, sợi tơ biến mất.

Tất cả những khí tức âm u lạnh lẽo, hung lệ, bạo ngược, hỗn loạn, sa đọa, mê hoặc... Đều nhanh chóng tản đi từ phương thiên địa này.

Khí tức hóa thân vốn tất cả như thường lại đột nhiên âm trầm xuống.

"Mạc Lễ Lan" tóc đen không gió mà bay, tùy ý điên cuồng múa, thời gian dần trôi qua như bầy rắn bốc lên.

Mái tóc dài của nàng đen nhánh, ngọn lửa mạnh màu vàng ròng chiếu rọi xuống, càng có vẻ sáng bóng, màu đen lộng lẫy tỏa sáng như là hàn nhận trong bóng đêm, lại như đàn sói dưới đêm trăng.

Chẳng mấy chốc, mái tóc dài bắt đầu tăng vọt.

Trong nháy mắt đã che ngợp bầu trời.

Sợi tóc bay lên, từng đôi mắt đỏ hồng mở ra từ giữa khe hở, lạnh băng lại khát máu nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Thể xác "Mạc Lễ Lan" không có bất kỳ khác thường gì, áo bào màu đen trên người nàng lại bắt đầu nhúc nhích một chút xíu, dường như đột nhiên trở thành vật sống.

Bóng tối phun trào, bành trướng, vặn vẹo... Trong chớp mắt, huyền bào kiểu dáng đơn giản hóa thành một luồng nước đen, cuồn cuộn phóng tới bốn phương tám hướng.

Dòng nước đen nhánh lao vụt trên mặt đất hoang vu, nơi đi qua lại chưa từng thấm ướt bất kỳ sự tồn tại gì, chỉ khiến tầng nham thạch cát đá bình thường đều bùng lên hắc khí bừng bừng, sau đó bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn, nhiễu sóng...

Lít nha lít nhít vật quái đản như phù du, như sâu kiến, lại liên tiếp không ngừng sinh sôi, nhanh chóng ăn mòn phương càn khôn này.

Huyền bào tùy ý bay múa, khí tức Bùi Lăng dần khôi phục như thường, sau đó trở nên hoàn mỹ từng chút một.

Chẳng mấy chốc, trên dưới cả người hắn đều tràn đầy khí tức hoàn mỹ!

Vẻ ngoài, cử chỉ, khí chất... Tất cả mọi thứ không chút tỳ vết.

Đối diện với sự hoàn mỹ cực hạn của hắn, khí tức "Mạc Lễ Lan"

trở nên vô cùng kinh khủng, tu vi quanh người nàng liên tục tăng lên, trong chớp mắt đã đến cực điểm Đại Thừa kỳ, vẫn đang nhanh chóng tăng vọt, tiên lực rào rạt như sắp xông phá một tầng gông cùm xiềng xích vô cùng nặng nề!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, chậm rãi thu cánh tay về.

Khí tức Kế Sương Nhi trên người "Mạc Lễ Lan" nhanh chóng biến mất, chui vào trong bản thể Bùi Lăng.

Sau khi Kế Sương Nhi rời đi, khí tức "Mạc Lễ Lan" trở nên càng thêm thuần túy, cô đọng, điên cuồng, sa đọa, âm u lạnh lẽo, quỷ quyệt, tà ác... Như hồng thủy mở cống, không trở ngại chút nào tiêu tán ra.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết hệ thống chuyển toàn bộ khí tức hỗn độn dư thừa vào trong cơ thể hóa thân này.

Hơn nữa, còn kéo ý chí Kế Sương Nhi ra khỏi bộ hóa thân này, tạm thời phụ thuộc vào trên người mình!

Chỉ có điều, luồng lực lượng hỗn độn này vô cùng cường đại, đến từ một vị chính tiên "Bản nguyên" hoàn chỉnh, vừa rồi bản thể của hắn cũng suýt nữa bị hắn ta ăn mòn, đọa hóa thành tán tiên.

Bây giờ một bộ hóa thân sao có thể gánh chịu được lực lượng mênh mông kinh khủng như vậy?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trên khuôn mặt xinh đẹp của "Mạc Lễ Lan" bắt đầu vặn vẹo, về dữ tợn nhanh chóng hiện ra.

Làn da tuyết như thổi qua là rách, chỉ một thoáng che kín hoa văn như vết rách, sau đó lít nha lít nhít hoa văn "mở ra", lộ ra từng cái mắt dọc huyết sắc ở bên trong.

Đây là dấu hiệu đã bắt đầu nhiễu sóng!

Nhưng ngay lúc này, bản thể Bùi Lăng vẫn đứng im bất động, hóa thân "Mạc Lễ Lan" bị hệ thống điều khiển lập tức đánh ra một cái pháp quyết ngắn gọn.

Nhìn hành động của nàng, trong lòng Bùi Lăng khẽ giật mình, lập tức nhận ra đây là [Thỉnh Tiên Thuật] mà ý chí Chân Tiên truyền cho hắn!

Chẳng mấy chốc, thành công thi triển [Thỉnh Tiên Thuật] !

Gần như ngay sau đó, một luồng ý chí vô cùng kinh khủng ầm vang giáng lâm!

Vòm trời như biển lửa vàng ròng lập tức ảm đạm.

Mười vòng mặt trời huy hoàng giữa trời, trong chớp mắt có thể đốt sạch đồng cỏ ngàn vạn dặm phì nhiêu, có thể khiến biển cả khô kiệt, có thể khiến chúng sinh hoang vu, có thể khiến vạn vật hôi phi yên diệt... Nhưng lúc luồng ý chí này xuất hiện, vạn dặm mây đen cuồn cuộn như nước thủy triều, trong chớp mắt che đậy hết mười mặt trời, ánh sáng rực rỡ cũng tối xuống!

Sóng nhiệt cuồn cuộn có thể đốt sông, nấu biển, diệt thế lập tức hóa thành vô tận âm u lạnh lẽo, bao phủ cả vùng.

Mây đen tối tăm khiến mười mặt trời không ánh sáng, bóng đêm vô ngần như chớp mắt thay thế ban ngày!

"Ừm? 2"

Một giọng nói lạnh băng quen thuộc đột nhiên vang lên giữa phương thiên địa này.

Trong giọng điệu của hắn ta lộ ra sự nghi ngờ và khó hiểu rõ ràng, dường như là một người đang ngủ say, bị người bên ngoài cưỡng ép lay tỉnh...

Ngay sau đó, luồng ý chí vô cùng kinh khủng nhanh chóng giáng lâm đến trong cơ thể hóa thân Mạc Lễ Lan!

Chương 2707: Hệ thống thao tác liên hoàn... (3)

Hóa thân lập tức mở hai mắt ra, đôi mắt không phân chia màng trắng và con ngươi một mảnh thuần trắng lạnh băng mới tuyết, nhàn nhạt đảo qua phương càn khôn này.

Tóc dài màu mực che ngợp bầu trời còn đang phần phật bay múa, từng đôi con ngươi đỏ hồng nhanh chóng khép lại, tiêu trừ; mặt mũi dữ tợn vặn vẹo lập tức khôi phục như thường, bình tĩnh, đạm mạc, lạnh băng.

Hoa văn trên dưới cả người lập tức nhạt lại như thuỷ triều xuống, lít nha lít nhít mắt dọc lập tức tan thành mây khói, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Nữ tu da trắng như tuyết dung mạo như hoa đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí tức tà ác, âm u lạnh lẽo, sa đọa, hỗn loạn, bạo ngược... Như tuyết đọng gặp mặt trời, trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong chốc lát như Băng phách huyền liên vạn năm mới nở trên đỉnh núi cao.

Lại như được ngàn vạn ánh trăng tẩy rửa, tỉnh khiết không tỳ vết.

Khí tức hoàn mỹ ầm vang bộc phát!

Ngay sau đó, hai cột thanh khí như khói như trụ xông lên trời không từ sau người, sinh linh nhìn đến thanh khí bên trái sẽ có cảm giác tối tăm, mí mắt nặng nề như thiên quân rơi xuống, mỏi mệt như thủy triều mãnh liệt mà đến, ý chí đều bị bao phủ, chỉ muốn ngã đầu ngủ; thanh khí phía bên phải kiên cố nặng nề, nguy nga cổ xưa, tầng nham thạch như vô tận xếp chồng từng đống, uốn lượn ngàn vạn, trầm mặc không nói như có thể gánh chịu vô ngần.

Cùng lúc đó, bào phục của "Mạc Lễ Lan" phồng lên, khí tức quanh người khuấy động, pháp lực ban đầu lập tức trở nên mờ mịt cao xa, hóa thành tiên lực thuần túy!

Sau đầu nàng có hào quang từ từ bay lên, trong chớp mắt chiếu rọi vạn dặm, thất thải huy hoàng, cuồn cuộn vô ngần, đạo thân, thần hồn đều lập tức lột xác, tiến vào một tầng thứ mới.

Cũng không thuộc về phương thiên địa này!

Nhìn tình cảnh rộng lớn này, trên mặt Bùi Lăng không có chút biến hóa nào, nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi.

Hóa thân... Thành tiên!

"Leng keng! Thành công cân bằng đạo thể của ký chủ..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh..."

"Leng keng! Kiểm tra ra trong khu phục vụ chỉ có một lô đỉnh..."

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh phù hợp điều kiện...

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng một ngàn tên lô đỉnh miễn phí cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi hệ thống triệu ý chí Chân Tiên của thời đại này đến đây?

Ngoài ra, một ngàn tên lô đỉnh? ?

Suy nghĩ chưa hết, Bùi Lăng còn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhưng hóa thân của hắn lại bị hệ thống điều khiển trực tiếp đứng dậy, trong nháy mắt phi độn khỏi phương thiên địa này.

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, hiện tại thực lực cỗ hóa thân này đã mạnh hơn bản thể của hắn.

Vì vậy, hệ thống đưa tặng trực tiếp điều động hóa thân tốc độ càng nhanh tiến về...

Nhưng ngay lúc này, phía trên toàn bộ màn đêm đột nhiên xuất hiện một khe hở vắt ngang vòm trời.

Đầu khe hở này vừa xuất hiện, một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía vô cùng mãnh liệt lập tức dấy lên trong lòng Bùi Lăng.

Mỗi một sợi lông tơ trên dưới cả người hắn cũng muốn dựng đứng.

Bản năng sinh linh như cuồng loạn gầm thét trong thần hồn của hắn, thúc giục hắn mau trốn!

Nhất định phải lập tức rời khỏi phương thế giới này!

Nhưng dưới hệ thống điều khiển, hắn vẫn dừng lại tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì.

Phía trên trời cao, khe hở nhanh chóng mở ra, lộ ra một con ngươi to lớn lạnh băng, cao xa, uy nghiêm...

Là [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] !

Trong lòng Bùi Lăng sợ, là vị Chân... Đọa Tiên kia thi triển!

Mặc dù lúc ở Bàn Nhai giới, hắn từng dùng tiên thuật này rất nhiều lần, nhưng xưa nay mình vẫn chưa từng đối mặt với tiên thuật này!

Nhất là hiện tại tiên thuật này do vị Đọa Tiên kia dùng đến!

Ngay lúc Bùi Lăng hoảng sợ mất hồn, hệ thống phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lúc này điều khiển thân thể hắn đánh ra từng pháp quyết phức tạp cổ xưa, đồng thời bờ môi mấp máy, im ắng phun ra tám văn tự.

Ngay sau đó, trong màn đêm, mười vòng mặt trời bị biển mây nặng nề che giấu, lập tức bộc phát ra ánh lửa vô cùng hừng hực!

Ánh sáng vàng ròng gào thét tung hoành, mạnh mẽ bạo ngược, dù cho phía dưới đêm tối tầng mây rủ xuống, cũng bị xuyên thấu từng tầng, chiếu sáng hồi lâu.

Mười mặt trời nhanh chóng lên không, trong nháy mắt đã đến giữa trưa.

Sau đó, mặt trời phi độn, lôi kéo ánh lửa cuồn cuộn nhanh chóng rơi xuống vị trí Tâm Mộc!

Trong thoáng chốc, mười mặt trời đều rơi xuống, giữa thiên địa thật sự tiến vào đêm tối.

Trong chớp mắt vào đêm, tốc độ con ngươi to lớn vắt ngang trời cao mở ra đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp!

Cùng lúc đó, tốc độ trong thiên địa cũng lập tức bị thả chậm vô số lần.

Đất cát lộn xộn bay lên như đứng im giữa không trung; tóc dài bay múa như cố định vào hư không; tầng mây cuồn cuộn như bị ngưng trệ thành bức tranh...

Bùi Lăng lập tức cảm thấy một trận suy yếu mãnh liệt trào đến, bốn đầu thanh khí ngút trời phía sau hắn lập tức tiêu tán, khí tức của hắn giảm xuống một mảng lớn.

Hắn đột nhiên kịp phản ứng, là môn tiên thuật làm trái thiên cương [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] kia!

Chương 2708: Hệ thống thao tác liên hoàn... (4)

Đây là tiên thuật do Tầm Mộc nắm giữ, sau khi sư tôn Dược Thanh Anh đạt được truyền thừa Tầm Mộc, hệ thống đã tự động thu nhận sử dụng tiên thuật này từ chỗ sư tôn!

Bùi Lăng vốn đang nghi ngờ, rốt cuộc môn thủ đoạn chậm lại thời gian của Tâm Mộc là cái gì.

Không ngờ hiệu quả của tiên thuật này còn ở phía sau!

Chỉ có điều, lúc mười mặt trời nhô lên cao, trong thức hải của hắn ánh sáng vạn trượng, lực lượng quanh người dồi dào như vô cùng vô tận, có lực lượng sân nhà này, ba đạo viên mãn, thực lực còn mạnh hơn chính tiên, đối mặt với vị Đọa Tiên kia, hắn còn có chút hy vọng sống!

Nhưng bây giờ mặt trời vừa rơi xuống, hắn lập tức rơi vào suy yếu, dù là hiện tại đỡ được tiên thuật [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này, nếu tiếp theo Đọa Tiên tiếp tục ra tay, chẳng phải chỉ có thể chờ chết?

Không đợi Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ, giọng nói lạnh băng lại quen thuộc vừa rồi vang lên: "Thú vị!"

Khác với sự hoang mang lười biếng như bị đánh thức từ trong giấc ngủ sâu vừa rồi, lần này trong giọng nói kia mang theo một tia hứng thú và thưởng thức rõ rệt.

Ngay sau đó, thanh thiên chi nhãn đang vô cùng chậm rãi mở ra, nhanh chóng khép kín.

Khe hở vắt ngang toàn bộ vòm trời cũng tan thành mây khói.

Trong chốc lát hiệu quả có thể làm tất cả mọi thứ trong thiên địa, khiến thời gian chậm chạp, đã mất đi tác dụng với Đọa Tiên...

Khí tức lạnh băng sâm nhiên như thuỷ triều xuống nhanh chóng nhạt lại.

Phía trên trời cao, mây đen trùng điệp như bị một loại lực lượng vô cùng kinh khủng nào đó xóa đi, từng chút một biến mất không thấy gì nữa.

Ánh sao lạnh lẽo vẩy xuống mặt đất, chiếu vào vùng đất hoang vu, càng có về cao xa yên tĩnh.

Thấy Đọa Tiên không hiểu sao đột nhiên rút đi, Bùi Lăng thầm thở phào nhưng ngay sau đó lại có một luồng ý chí mênh mông vô cùng kinh khủng giáng lâm!

Luồng ý chí này cổ xưa tang thương, Bùi Lăng lại vô cùng quen thuộc với khí tức này.

Đối phương vừa đến, trong nơi tối tăm lập tức khóa chặt hắn!

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, lập tức nhận ra đây là Tâm Mộc!

Mặt trời lặn là tiên chức của Tầm Mộc.

Vừa rồi tiên thuật của hắn đã chiếm trước tiên chức của đối phương!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.

Là hóa thân gặp công kích!

Nhưng ngay lúc hắn tưởng tình huống đã vô cùng hỏng bét...

Tạch tạch tạch ken két...

Theo tiếng một vật cứng rắn vỡ vụn, một kẽ nứt không gian thật lớn mở ra cách hắn không xa, mười bóng dáng hoàn mỹ hình dáng tướng mạo khác nhau, lại bào phục đều nhịp, nhanh chân bước ra từ bên trong.

Mười bóng dáng này đều thấp bé đen đúa, đôi mắt sáng tỏ như mặt trời, bên trong có rắn hủy nhanh chóng đi khắp, phía trên hai lỗ tai rủ xuống Thanh Xà xanh như phỉ thúy, tóc dài xăm mình, mặc thải y, buộc đai lưng ngọc, chân đạp giày đen, trông lạnh lùng mà sâm nhiên.

Là mười vị cổ tiên!

Cổ tiên cầm đầu cầm quyền trượng màu mực còn cao hắn ta ở trong tay, trượng thủ như rồng, tản ra uy nghiêm cuồn cuộn.

Hắn ta nhìn chằm chằm Bùi Lăng, tiếng nói âm vang: "Người xúc phạm thiên điều, trảm!"

Hồng hoang.

Địa quật.

Đôi mắt Giao Nhân đầy oán độc, ánh lửa thuần trắng yên tĩnh thiêu đốt, soi sáng ra cảnh tượng trong địa quật vào lúc này.

Trên mặt đất rộng lớn, khắp nơi đều là mạng nhện tái nhợt bay phất phơ như xếp chồng từng đống.

Khí tức âm u lạnh lẽo tản khắp.

Từng thi thể dáng chết thảm không nỡ nhìn, bị tùy ý gom vào nơi hẻo lánh, xếp chồng lên nhau như ngọn núi nhỏ.

Máu tươi hắt vẫy đây đất, bắn tung toé lên vách đá, khí tức tanh hôi quanh quẩn như thực chất.

Vô số đôi mắt tràn đầy sợ hãi, mê man, giải thoát, quỷ quyệt, ngây thơ... Từ khe hở tứ chi trên núi thây ngổn ngang lộn xộn nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Nhân tộc trong một vạn trùng kén đã được cứu ra toàn bộ.

Nhưng số lượng người thật sự sống sót không đủ năm mươi!

"Thế Vị" cầm phất trần trong tay, thi triển một cái [Cam Lâm quyết], làm linh khí hóa thành trời hạn gặp mưa, rơi xuống trên người nhân tộc sống sót, làm bọn họ ngủ càng sâu hơn, cũng có thể nhanh chóng chữa trị nhục thân và hồn phách trong lúc ngủ sâu.

Lúc này, trong mắt hắn ta đã không chỉ có thương xót, mà nhiều hơn một vòng tức giận nhàn nhạt.

Đúng vậy, đây là một đoạn năm tháng quá khứ, dù hắn ta làm cái gì đều không thể thay đổi.

Nhưng tận mắt thấy tiên dân sinh tồn gian nan, là hậu bối vẫn cảm thấy sự bi phẫn phát ra từ phế phủ.

Lúc đại chiến chính ma, lấy sự tàn nhẫn của ma môn đồ thành diệt tộc là việc bình thường, lúc "Thế Vị" còn trẻ từng thấy tình cảnh tàn nhẫn hơn địa quật này.

Cũng đã gặp tử thương thảm thiết hơn bên trong địa quật này.

Nhưng những người kia đều bị ma tu đánh lén, nhân lúc tu sĩ cấp cao chính đạo không có mặt, vì vậy mới có thể tùy ý làm bậy.

Chương 2709: Hệ thống thao tác liên hoàn... (5)

Hiện tại, những nhân tộc này đã được cứu trở về cứ điểm, lại vì những "Quyệt" kia, không thể không tự mình ra tay, đem rất nhiều đồng tộc đánh chết tại chỗ!

Từ thái độ bình thản của mấy vị tổ sư Thiệp, chuyện như thế tuyệt đối không phải hiếm thấy, thậm chí có thể nói là cảnh tượng bọn họ nhìn lắm thành quen.

Hồng hoang... Tổ sư... Tiên dân...

Cảm xúc của "Thế Vị" chập trùng, đường hàm dưới kéo căng.

Ở cách hắn ta không xa: "Phi Vinh" tạm thời thay đổi một bộ áo bào đang ngồi xếp bằng, quanh người pháp lực bành trướng, đột nhiên khí tức của hắn ta nhanh chóng kiềm chế, lại đã hoàn toàn khôi phục.

"Phi Vinh" mở mắt ra, nhìn từng đống thi cốt cách đó không xa, lập tức nói: "Số trời có luân hồi, tạo hóa có tròn và khuyết."

"Những sinh linh phàm tục này ngơ ngơ ngác ngác, tầm thường vô vi, bây giờ quy về thiên địa, cuối cùng không uống phí phương thế giới này sinh dưỡng bọn họ."

Tiếp theo nhìn về phía "Thế Vị", hỏi: "Bùi thánh tử ở đâu?"

"Thế Vị" bình tĩnh nói: "Chẳng mấy chốc hắn sẽ tới."

"Ngươi chờ ở chỗ này là được."

Tiếng nói vừa dứt, tia sáng quanh mình đột nhiên ảm đạm.

Chẳng mấy chốc, sóng nhiệt cuồn cuộn như muốn thiêu sạch thiên địa ở ngoại giới rút đi.

Trên vách đá, lít nha lít nhít phù văn đang sáng cũng dập tắt từng cái một, phòng hộ địa quật quay về bình thường.

Mặt trời đã mất, đêm tối giáng lâm!

Nhưng...

Lần này ban ngày còn chưa được một nửa thời gian, đã trực tiếp tiến vào ban đêm?

"Thế Vị" và "Phi Vinh" đều khẽ giật mình.

"Thế Vị" suy nghĩ, lập tức nói: "Có khả năng đã xảy ra chuyện gì...

Ta hỏi tình huống hiện tại của Bùi Lăng một chút!"

Nói xong: "Thế Vị" lập tức ôn hòa nói: "Bùi Lăng!"

"Bùi Lăng!"

"Bùi Lăng..."

Liên tiếp gọi tên thật Bùi Lăng mười mấy lần, lại không có bất kỳ đáp lại gì.

"Thế Vị" lập tức im ngay, Bùi Lăng vẫn không trả lời, rất có thể đã xảy ra việc gì rất khẩn cấp.

Chờ thêm một lúc, lại gọi tên của đối phương liên lạc...

Thế là: "Thế Vị" cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện.

Hồng hoang.

Làng.

Thảm thực vật bao trùm căn phòng đã sớm hôi phi yên diệt.

Phù văn, trận pháp khó mà tính toán toàn lực vận chuyển, che chở nhân tộc trong phòng.

Ánh sáng chói mắt cùng sóng nhiệt cuồn cuộn, hoành hành ngang ngược ở phương thiên địa này.

Vạn vật yên ắng, chỉ có ánh lửa vàng ròng cuồn cuộn vô ngần.

Bỗng nhiên, mười mặt trời nhanh chóng đi xa, trong chớp mắt rơi vào Ngu Uyên, bóng tối ầm vang giáng xuống!

Sóng nhiệt như thuỷ triều xuống nhanh chóng rút lui.

Ban đêm đến!

Cánh cửa lô cốt lớn nhất trong thôn đột nhiên mở ra.

Két.

Lão giả áo gai nhanh chân đi ra từ bên trong, hắn ta ngẩng đầu lên, rất nghi ngờ nhìn về phía màn đêm đột nhiên đến.

Hơi suy nghĩ một chút, chẳng mấy chốc lấy ra một cái linh đang làm bằng gỗ, cổ tay hơi rung lên, đung đưa.

"Keng keng keng..."

Tiếng linh đang thanh thúy êm tai quanh quẩn toàn bộ trong làng.

Sau một lát, Ngân Khương bước chân nhẹ nhàng đã dẫn bốn người "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miều": "Không Mông" đi vào trong sân.

Lần nữa nhìn thấy thôn trưởng của thôn xóm này, bốn người "Không Mông" còn chưa kịp hành lễ, lão giả áo gai đã gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: "Nhiệm vụ trà trộn vào U Minh, hiện tại xuất phát!"

Nghe vậy, bốn người đều giật mình.

"Tượng Tái" lập tức hỏi: "Không phải còn có thời gian một ngày sao?"

"Đã xảy ra biến cố gì?"

Lão giả áo gai bình tĩnh nói: "Hôm nay mặt trời lặn sớm, ban đêm chắc chắn sẽ dài ra."

"Hiện tại xuất phát, có thể đến Cam Uyên sớm một ngày."

"So với kế hoạch ban đầu, lại an toàn rất nhiều!"

"Cô Miểu" nói: "Chúng ta không biết đường đi, nên tiến về Cam Uyên như thế nào?"

Lão giả áo gai nhìn về phía Ngân Khương đang chỉnh lý cung tiễn, nói: "Ngân Khương cũng tham gia nhiệm vụ này, sẽ dẫn bốn người các ngươi đi cùng."

"Không Mông" lại hỏi: "Nhiệm vụ lần này là trà trộn vào U Minh"

"Nhưng không biết sau khi trà trộn vào U Minh lại phải làm gì?"

Lão giả áo gai liếc nhìn bốn người, thấy bốn người đồng loạt nhìn mình, đều là dáng về ngu ngốc cái gì cũng không biết, ngắn gọn trả lời: "Giết Quyệt!"

"Không chỉ có năm người các ngươi tham gia nhiệm vụ lần này."

"Những thôn khác cũng sẽ có rất nhiều người tiến về"

"Đến lúc đó, sẽ có một vị đại nhân chủ trì toàn cục."

"Sau khi tiến vào U Minh, cụ thể phải làm gì, phụ trách cái gì...

Đều phải nghe theo vị đại nhân kia phân phó!"

Giết "Quyệt"?

"Ứng Thanh Quyệt"!

Bốn người lập tức kịp phản ứng, đang muốn tiếp tục hỏi gì đó, Ngân Khương đứng bên cạnh chợt nói: "Còn có vấn đề gì, có thể hỏi ta trên đường đi."

"Hiện tại vừa vào đêm, tốt nhất nắm chặt thời gian, lập tức xuất phát"

Lão giả áo gai khẽ gật đầu, nghiêm mặt căn dặn: "Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng."

"Các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn!"

Nghe vậy, Ngân Khương nhẹ gật đầu, chợt trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Thấy thế, bốn người lập tức đuổi theo.

Ánh lửa vàng ròng vô cùng hừng hực, hắt vẫy mặt biển trong vắt, chiếu rọi vạn khoảnh khói sóng thành một hồ kim thủy, sáng chói rực rỡ, trông rất đẹp mắt.

Màu vàng rực chiết xạ vòm trời chạm đến một màn hình lưu ly, không thể truyền ra ngoài.

Ngoại giới nhìn lại màu vàng ròng mênh mông, như không có bất kỳ sự tồn tại nào ngoài nó.

Ở trong kết giới lại là biển cả cuồn cuộn, hơi nước tản khắp.

Chương 2710: Hệ thống thao tác liên hoàn... (6)

Trong biển có Thủy Tinh cung, óng ánh sáng long lanh, rực rỡ.

Cung điện chạm xà nhà khắc cột trụ, mái hiên ngà voi cao cao, giao tiêu rủ xuống khắp nơi, rất nhiều cây san hô cao lớn hoa mỹ, tạp bảo bồn cảnh, rực rỡ muôn màu, trang trí khắp nơi, trông tráng lệ, đẹp đẽ.

Từng thị nữ về ngoài xinh đẹp, dáng vẻ mềm mại mặc ngũ thải cẩm y, cổ đeo chuỗi ngọc Bát Bảo, cổ tay đeo vòng tay vàng ròng phỉ thúy, đi qua đi lại trong hành lang gấp khúc cao lớn lộng lẫy.

Những thị nữ này giống người, nhưng hoặc sau tai mọc mang, hơi nước quanh quẩn; hoặc dưới cằm kéo râu, gò má hiện ra lân quang; hoặc phía sau có vỏ cứng, khí tức cổ xưa... Đều là Thủy tộc biến thành.

Chính điện.

Trong một căn phòng như tập hợp vạn bảo trong thiên địa, sáng chói rực rỡ, bắn thẳng vào mắt người.

Phía trên thềm son, vũ bảo đan xen, màn gấm đứng yên, trên bảo tọa rộng lớn, Long Nữ chống má ngồi đó, vuốt ve một đoạn san hô sáng long lanh như nước.

Đây là một loại thiên tài địa bảo rất hiếm thấy, đối với thân phận như nàng, mặc dù không tính là thiếu thốn cỡ nào nhưng cũng hơi mới lạ.

Bỗng nhiên, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Long Nữ ngẩng đầu, chỉ thấy Giao Nhân chính tiên chậm rãi bước vào, trong tay hắn ta cầm một mảnh lá cây như phỉ thúy, lá cây tản ra ánh sáng rực rỡ như là một viên hỏa chủng thiêu sạch thiên địa.

Giao Nhân chính tiên hơi khom người, trình lên lá cây: "Điện hạ, Vạn tiên hội đưa thiếp mời tới."

Long Nữ vẫy tay một cái, thiếp mời lập tức cách không rơi vào lòng bàn tay nàng.

Nàng cầm lên tùy ý nhìn qua, lập tức hỏi: "Phía trên viết không rõ ràng... Lần này là ai tổ chức Vạn tiên hội?"

Không đợi Giao Nhân cổ tiên trả lời, Long Nữ lại tiếp tục nói: "Có bao nhiều chính tiên sẽ tham gia?"

Giao Nhân chính tiên nói: "Là Ly La tiên tôn tổ chức, hiện tại cũng là môn nhân đệ tử Ly La tiên tôn đang đi lại khắp nơi."

"Mặc dù không thể nói tất cả chính tiên hạ giới đều sẽ có mặt, nhưng phần lớn chính tiên chắc chắn sẽ nhận lời mời tiến đến"

Long Nữ nhẹ gật đầu, tiện tay đặt thiếp mời trong tay trên bàn nhỏ, từ tốn nói: "Nếu là Ly La tiền bối."

"Vậy ta cũng đi!"

"Ngươi có biết Ly La tiên tôn muốn làm chuyện gì trong tiên hội lần này không?"

Giao Nhân chính tiên cúi đầu nói: "Chắc chắn vẫn liên quan đến việc lớn kia."

"Về phần việc khác, thuộc hạ cũng không biết"

Nghe vậy, Long Nữ cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nàng chợt lại hỏi: "Đã tìm được vị trí của nhân tộc kia chưa?"

Giao Nhân chính tiên khẽ lắc đầu: "Chưa"

"Nhân tộc yếu đuối, vừa đến ban ngày bọn họ sẽ giấu kín như sâu kiến."

"Hồng hoang rộng rãi, rất nhiều khe hở."

"Những lúc như vậy rất khó phát hiện"

"Chỉ có chờ sau khi mặt trời lặn, tên nhân tộc kia mới có thể xuất hiện lần nữa."

Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài thuỷ tinh cung vốn chói mắt như ban ngày, tia sáng lấy tốc độ cực nhanh trở nên ảm đạm.

Trong nháy mắt, mười mặt trời đều rơi xuống, màn đêm buông xuống!

Giao Nhân chính tiên lập tức khẽ giật mình, Long Nữ cũng là tỏ ra ngạc nhiên.

Nhưng chẳng mấy chốc hai người đã phản ứng lại.

Giao Nhân chính tiên nhíu mày như tự nhủ: "Lúc này Tâm Mộc đột nhiên vận dụng tiên chức làm cái gì?"

Long Nữ từ tốn nói: "Mặt trời mọc mặt trời lặn không liên quan đến bọn ta..."

Đang nói, toàn bộ phương giới vực này đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp!

Động tác của Long Nữ và Giao Nhân chính tiên cũng trở nên giống như bức tranh, cần thật lâu mới có thể động đậy một chút.

Ngay sau đó, một bóng dáng nhân tộc nghênh ngang đi đến.

"Mạc Lễ Lan" huyền bào bồng bềnh, tóc dài bay múa, khuôn mặt kiểu mị xinh đẹp không có bất kỳ biểu cảm gì, khí tức của nàng bành trướng như biển giận sóng lớn, vô cùng cường đại.

Nàng gọn gàng dứt khoát đi ngang qua Giao Nhân chính tiên, nhanh chóng đi lên thềm son, đến bên cạnh Long Nữ.

Sau đó, bàn tay trắng nõn đưa ra, một phát bắt được một cái sừng rồng trên trán Long Nữ, cứ như xách gà con, một phát xách nàng lên từ trên bảo tọa, chợt trực tiếp khiêng trên vai.

Nàng nâng Long Nữ lên nhưng không trực tiếp rời đi, mà tiếp tục đi sâu vào trong cung điện.

Chẳng mấy chốc: "Mạc Lễ Lan" xuyên qua trận pháp và cấm chế trùng điệp trong cung điện, đi đến một gian tĩnh thất có vườn hoa bao quanh.

Xung quanh vách tường tĩnh thất đều trang trí bằng vỏ sò thất thải, trong nơi hẻo lánh có từng chiếc linh hỏa, chiếu cả phòng sáng như ban ngày.

Trên vân sàng chính giữa, một Giao Nhân nữ tiên dáng người yếu đuối ngồi xếp bằng, dung mạo xinh đẹp không gì sánh được, trên người nàng khoác giao tiêu, eo quấn minh châu, cánh tay trắng như tuyết, vòng eo, bắp chân đều lộ ra ngoài, đang cầm bút vẽ, động tác cực kỳ chậm rãi vẽ tranh trên một tấm tơ lụa.

Trên tấm tơ lụa mở ra kia, phi cầm tẩu thú sinh động như thật, hiển nhiên đã tốn không ít tâm huyết cho bức tranh này, đã sắp đại công cáo thành!

"Mạc Lễ Lan" tiến lên, nắm lấy bút vẽ và vải vẽ của đối phương, trực tiếp ném sang bên cạnh, sau đó nắm lấy cổ Giao Nhân nữ tiên, hất nàng lên trên người Long Nữ, trên vai nàng lập tức khiêng hai tên mỹ nhân tiên tư dật mạo.

Chợt xoay người, một lần nữa trở lại chính điện vừa rồi, đi ngang qua Giao Nhân chính tiên đến thiền điện bên cạnh.

Chương 2711: Hệ thống thao tác liên hoàn... (7)

Trong thiền điện là một ao nước to lớn.

Ao nước màu xanh thẳm, sóng nước lấp loáng, có ánh sáng châu bối lóe lên liền biến mất, linh cơ tràn trề.

Lúc này, bên hồ có một bóng dáng uyển chuyển dựa vào linh ngọc bích, hai mắt hơi khép như đang nghỉ ngơi.

Bóng dáng này khí chất mềm mại đáng yêu, cái trán mọc lên một cặp sừng thú giống Long Nữ, chỉ có điều màu sắc đen như mực, áo ngắn giao tiêu không che giấu được dáng vẻ linh lung, nửa người dưới chìm vào ao nước, dấy lên từng gợn sóng, phía dưới lại là một đoạn giao đuôi to lớn!

Giao Long nữ tiên đang hài lòng tắm rửa: "Mạc Lễ Lan" nhanh chân đi vào, đi thẳng vào mặt nước mò ra giao đuôi từ trong ao nước, tay lắc một cái, lập tức ném lên đầu vai Giao Long nữ tiên.

Ba!

Giao Long nữ tiên lập tức bị đặt lên phía trên Long Nữ, Giao Nhân nữ tiên.

"Mạc Lễ Lan" đã khiêng ba tên nữ tiên ở đầu vai, lại vẫn không có ý lập tức rời đi, nàng tiếp tục trở lại chính điện, lại một lần nữa đi ngang qua Giao Nhân chính tiên vẫn vô cùng chậm rãi, đi về phía một thủy tạ xây gần biển.

Trong thủy tạ, vạn con ốc biển màu sắc lộng lẫy, rủ xuống từng đống, như chuông gió đón gió mà rơi, lúc gió biển nổi lên, trong ốc biển vang lên từng tiếng gió vun vút, theo đó là mùi nước biển tanh mặn đặc biệt, như đã quay về biển lớn vô ngần.

Dưới trướng thêu, một Long Nữ dung mạo diễm lệ, khí chất thanh tao lịch sự trầm tĩnh, khép vạt áo ngồi đó.

Nàng mặc bào phục màu xanh nhạt, khí tức đều thu liễm nhưng trong mắt dọc màu vàng đầy vẻ uy nghiêm, như mỗi một hành động đều mang uy thế lôi đình, khiến sinh linh vô thức sinh lòng e ngại.

Lúc này vẻ mặt Long Nữ hoà nhã, trong ngực ôm một nữ hài ngọc tuyết đáng yêu, trên trán nữ hài trống không, lại chưa mọc ra sừng thú đặc hữu của Long tộc, một tay khác của Long Nữ cầm một cái trống lúc lắc điêu khắc từ linh ngọc.

Hiện tại, hai cái dùi trống của trống lúc lắc bay múa giữa không trung, đều không rơi xuống.

Động tác hai người vô cùng chậm chạp như dừng lại.

"Mạc Lễ Lan" tiến lên, một tay cướp lấy nữ hài từ trong ngực Long Nữ bào phục màu xanh nhạt, ôm vào trong ngực mình.

Động tác vô cùng chậm rãi của Long Nữ bào phục xanh nhạt đột nhiên nhanh hơn, nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như cháy hừng hực, lạnh lùng nhìn về phía "Mạc Lễ Lan".

"Mạc Lễ Lan" không có ý trốn chạy, lại tiến lên ôm eo nhỏ nhắn của Long Nữ bào phục màu xanh nhạt, như muốn vác cả đối phương đi...

Ngay sau đó...

Oanh!"

"Mạc Lễ Lan" lập tức bay ngược ra!

Long Nữ, Giao Nhân nữ tiên, Giao Long nữ tiên khiêng trên vai đều nhẹ như lông vũ, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi bồng bềnh giữa không trung.

Duy chỉ có "Mạc Lễ Lan" như mũi tên hung hăng đâm vào bức tường khảm đầy xà cừ, san hô, lưu ly, xích châu, trong ngực nàng vẫn ôm nữ hài chưa mọc ra sừng thú.

Long Nữ bào phục màu xanh nhạt đã đứng dậy, một luồng khí tức khủng bố cuồn cuộn mênh mông, lấy đó làm trung tâm, trong chớp mắt khuếch tán đến toàn bộ Thủy Tinh cung.

Tốc độ thời gian trôi qua trong cả tòa cung điện lập tức khôi phục như thường!

Thị nữ tiếp tục đi lại như thoi đưa trên hành lang; dùi trống của trống lúc lắc đập vào mặt trống, rung lên thùng thùng; trong mắt Giao Nhân chính tiên lóe lên vẻ tàn khốc, nhanh chóng đuổi theo ra chính điện.

Cùng lúc đó, Long Nữ bào phục màu xanh nhạt nhìn qua "Mạc Lễ Lan", tiếng nói lạnh lẽo uy nghiêm: "Là ai cho ngươi can đảm!"

Hồng hoang.

Bóng đêm như mực, ánh sao quạnh quẽ.

Mười vị cổ tiên đột nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm nhân tộc huyền bào trước mặt.

"Người xúc phạm thiên điều, trảm!"

Giọng nói lạnh lẽo lập tức truyền vào trong tai Bùi Lăng.

Ngay sau đó, mười vị cổ tiên đồng thời đánh ra một cái pháp quyết cổ xưa, quyền trượng trong tay cổ tiên cầm đầu tản ra một luồng uy áp tối nghĩa cường đại như dẫn động quy tắc trong nơi tối tăm, giữa thiên địa âm vang hiện ra quang ảnh to lớn, trong chớp mắt đã xuất hiện một tòa lồng giam to lớn!

Thiên la địa võng, tuy thưa không lọt, giam cầm về phía Bùi Lăng.

Chỉ có điều, tốc độ kiềm chế của toà lồng giam to lớn này vô cùng chậm chạp.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu thời gian chậm chạp cũng có tác dụng với mười vị cổ tiên này!

Chỉ có điều, tốc độ của mười vị cổ tiên này quá nhanh, hắn không phát hiện sớm mà thôi!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức tập trung ý chí, lấy thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất đồng thời đối phó ba vị cổ tiên.

Mặc dù hiện tại những cổ tiên này bị thời gian chậm rãi ảnh hưởng, nhưng hiện tại hóa thân của hắn chưa dung nhập vào bản thể, thực lực cũng không ở đỉnh phong.

Lấy một địch mười... Kết cục tốt nhất là trọng thương bỏ chạy!

Hơn nữa, Tâm Mộc còn chưa ra tay!

Lại gọi cỗ hóa thân đã thành tiên kia về!

Lấy thực lực cỗ hóa thân kia, mới có khả năng phá vỡ tình hình!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức bình tĩnh nói:

"Đại tiểu thư, chút nữa ngươi tới tiếp quản hóa thân của ta."

Giọng Kế Sương Nhi chợt vang lên trong đầu hắn: "Tốt!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hiện tại tình hình khẩn cấp, trực tiếp gọi hóa thân về chắc chắn không kịp.

Chỉ có thể dùng đầu pháp tắc "Nghịch" này, nghịch chuyển vị trí bản thể và hóa thân.

Chương 2712: Năm tháng sử thi

Trước tiên để bản thể thoát khỏi tuyệt cảnh hiện tại, sau đó lại chuyển toàn bộ lực lượng cho hóa thân.

Dùng hóa thân giết ra khỏi trùng vây, lại tụ hợp với bản thể mới có thể chạy thoát!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức to lớn nói: "Nghịch!"

Tiếng nói vừa dứt, trật tự giữa thiên địa di chuyển, quy tắc từ xưa đến nay thay đổi.

Cả người Bùi Lăng lập tức biến ảo, hóa thành một nữ tu huyền bào vẻ ngoài mềm mại diễm lệ, tóc dài rủ xuống, vẻ mặt bình thản, chính là "Mạc Lễ Lan"!

Khí tức của hắn đột nhiên mờ mịt, cao xa, ánh mắt trống rỗng bắn ra ánh sáng trong vắt.

Con ngươi đen trắng rõ ràng đảo qua quanh mình, giọng nói trong trẻo của Kế Sương Nhi vang lên: "Quên!"

Màn đêm buông xuống, trong kết giới, biển cả mênh mông tĩnh mịch như mộng, sóng ánh sáng lăn tăn chiết xạ ngôi sao sáng ngời, màu sáng bạc như vảy lưng.

Một đám Thủy tộc thất thải, vây đuôi óng ánh nhẹ mềm, lúc bơi lội như mặc từng tầng váy sa, uyển chuyển linh xảo như bức tranh bị đọng lại trong nước biển xanh thắm, như muốn rẽ nước tạo sóng, trông nhẹ nhàng đáng yêu.

Chính giữa biển cả, thuỷ tinh cung yên tĩnh đứng sừng sững, cheo leo lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng hoa mỹ.

Trong chớp mắt gợn nước bắt đầu cuồn cuộn, tiếng sóng lưu luyến.

Trong thủy tạ gần biển, vô số ốc biển thất thải va chạm vào nhau phát ra tiếng vang êm tai như kim ngọc va đập.

Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục!

Ba người Long Nữ, Giao Nhân nữ tiên, Giao Long nữ tiên lập tức rơi xuống đất từ không trung, nhìn thủy tạ trước mặt đều khẽ giật mình.

Ngay sau đó, toàn bộ bọn họ kịp phản ứng, lập tức quay đầu, ánh mắt cùng nhìn về phía nữ tu tóc xõa huyền bào đang trượt xuống từ trên vách tường khẩm đầy tạp bảo.

Trên mặt "Mạc Lễ Lan" không có bất kỳ biểu cảm gì, không đau đớn cũng không sợ hãi, trong ngực vẫn ôm thật chặt nữ hài kia.

Trên đầu, ánh mắt Long Nữ áo bào màu xanh nhạt sáng rực, trong mắt dọc hoàng kim có lửa giận ngập trời, chiếu rọi sừng rồng sáng long lanh, mũ miện vàng ròng, cứ như mặt trời mới lên, ánh lửa thuần kim như muốn thiêu đốt toàn bộ phương thiên địa này.

Giọng nàng lạnh lẽo uy nghiêm: "Là ai cho ngươi dũng khí!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thân thể "Mạc Lễ Lan" như là gợn sóng nhanh chóng nhộn nhạo, trong chớp mắt nàng đã hóa thành một nam tu huyền bào vác đao cao lớn, Huyết Sát xông lên trời không, khí tức hung lệ như thực chất, lúc nhìn quanh hung uy ngập trời, kinh động đến Thủy tộc bên ngoài lan can nhao nhao chui vào biển sâu, câm như hến!

Trong chớp mắt đổi vị trí với hóa thân, Bùi Lăng nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh quanh mình, chưa thấy rõ chi tiết đã thấy thứ gì đó trong tay, cúi đầu xem xét, đã thấy là một nữ hài mang theo chút mùi sữa.

Anh hài này như nhân tộc, da thịt trắng nõn trơn bóng như tuyết như ngọc, lúc này hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài dày, từng tia từng sợi rủ xuống như quạt lông nhẹ che, mũi ngọc môi anh đào, sắc môi đỏ tươi như máu, mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng đã thấy dáng vẻ khuynh thành ngày sau.

Khác với hài đồng nhân tộc bình thường, trên trán nàng có hai cái mụn nho nhỏ, trong mụn có một điểm óng ánh như ẩn như hiện, như mầm lá chưa nhô ra.

Khí tức Long tộc vô cùng dày đặc!

Đây là hài đồng Long tộc!

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ nhiều, một giọng nói trong quen thuộc tràn ngập sự tức giận lập tức vang lên: "Là ngươi!"

Hắn ngẩng phắt đầu lên, chẳng mấy chốc thấy bốn tên nữ tử dị tộc đứng cách mình không xa, người cầm đầu trên đầu mọc sừng thú, cũng là một vị Long Nữ giống với hài đồng trong ngực, đều mặc áo bào màu xanh nhạt, đầu đội mũ miện vàng ròng, vẻ ngoài diễm lệ, khí chất thanh tao lịch sự trầm tĩnh, mắt dọc hoàng kim sáng rực như lửa, rõ ràng nhìn thẳng lại cho Bùi Lăng một loại cảm giác quan sát chúng sinh, uy nghi tự nhiên.

Đứng bên cạnh Long Nữ này là thiếu nữ dáng vẻ Long Nữ mà hắn từng giao thủ khi mới vào hồng hoang, lúc này nàng đã đổi bộ váy sam kia, mặc cung trang vàng nhạt nhàu kim, trên búi tóc Song Loa Kế quấn từng đống giao châu, quỳnh tư tiêu mạo, ngọc nhan sáng loáng, chỉ có điều hiện tại lửa giận trong mắt dọc hoàng kim của Long Nữ không hề ít hơn Long Nữ áo bào màu xanh nhạt kia!

Bên cạnh Long Nữ này là Giao Nhân nữ tiên khoác áo bào giao tiêu, dáng vẻ đáng yêu lại như yếu đuối, đôi mắt đẹp lưu chuyển, toàn là về lạnh lẽo.

Giao đuôi đen kịt uốn lượn như mây, phía trên áo ngắn của Giao Long nữ tiên còn đang không ngừng nhỏ xuống giọt nước linh khí dư thừa, lúc rơi xuống đất lập tức hóa thành hoa cẩm tú nỗ rộ, mắt dọc sáng như bạc đã co rút lại thành một sợi dây, sát cơ tràn trề như vận sức chờ phát động khóa chặt Bùi Lăng.

Bốn tên nữ tử dị tộc hình dáng tướng mạo khác nhau, lại đều cho người ta cảm giác hoàn mỹ không một tì vết, khí tức mờ mịt cao xa như sẽ theo gió quay về bất cứ lúc nào.

Đây là bốn vị "Tiên"!

Nhất là tên Long Nữ áo bào màu xanh nhạt kia, trông vẻ ngoài tuyệt đẹp nhưng trong thân thể mềm mại như ẩn chứa lực lượng vô tận, uy áp kinh khủng sôi trào mãnh liệt, nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không làm cái gì, bên tai lại như vang lên sóng thần che ngợp bầu trời.

Chương 2713: Năm tháng sử thi (2)

Áp lực cuồn cuộn như biển giận sóng to, lộn xộn tuôn ra, như muốn đè ép người ta.

Cảm giác sự mạnh mẽ của vị Long Nữ áo bào màu xanh nhạt này, ngoại trừ vị Đọa Tiên chưa thật sự lộ diện kia, đã vượt xa tất cả sự tồn tại mà Bùi Lăng nhận biết trước đó!

Trong lòng hắn hoảng hốt, lập tức hiểu được bốn vị này đều là lô đỉnh mà hệ thống thiểu năng đưa tặng miễn phí cho hắn! !!

Không đúng!

Còn có tên nữ hài trong ngực cũng vậy!

Mặc dù nữ hài này tuổi nhỏ nhưng khí tức tỉnh khiết, sừng thú trên trán sắp nảy mầm, rõ ràng cùng một chủng tộc với hai vị Long Nữ cổ tiên trước mặt!

Thậm chí rất có thể, là dòng dõi dòng chính của đối phương!

Phải tranh thủ thời gian đổi về cùng hóa thân!

Không!

Lấy thực lực của vị Long Nữ áo bào màu xanh nhạt trước mặt, dù cho hóa thân đã thành tiên đến đây, cũng không có bất kỳ khả năng thoát thân gì!

Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó.

Ngay lúc này, Long Nữ cung trang vàng nhạt kia tiến lên trước một bước, trợn mắt phun lửa, nghiêm nghị quát: "Buông Yểu Nguyệt muội muội xuống!"

"Nếu không, chết!"

Lời còn chưa dứt, Long Nữ cung trang vàng nhạt đã đưa tay một chưởng, vỗ xuống đầu Bùi Lăng.

Tay ngọc thon thon vừa nhô ra đã hóa thành long trảo sắc bén kim quang trong vắt, lân giáp tươi sáng, lợi trảo như đao, tia sáng lạnh bắn ra hư không xung quanh, tiếng động của chưởng phong chưa vang lên, toàn bộ ốc biển quanh mình đã nát thành bột mịn!

Giao Nhân nữ tiên và Giao Long nữ tiên lập tức kịp phản ứng, hai tên nữ tiên cũng tức giận đồng thanh nói: "Buông tiểu công chúa xuống!"

Dòng nước xanh thẳm lập tức hiện ra trong hư không, trong chớp mắt hóa thành sóng lớn ngập trời, trào lên gào thét, cuốn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, lít nha lít nhít phong nhận ẩn nấp trong sóng lớn như từng chuôi lợi khí rét lạnh, chỉ thẳng vào điểm yếu hại của Bùi Lăng.

Cảm nhận được công kích mãnh liệt đến từ bốn phương tám hướng, sắc mặt Bùi Lăng thay đổi.

Mặc dù ba tên nữ tiên dị tộc tiên tư dật mạo này đều là chính tiên nắm giữ "Bản nguyên", thực lực rất cường đại nhưng lấy nội tình hiện tại của hắn thật sự cũng không sợ.

Chỉ là vị Long Nữ áo bào màu xanh nhạt kia...

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức ôm chặt nữ hài ngọc tuyết đáng yêu trong ngực, nghiêm nghị quát:

"Tất cả không được nhúc nhích!"

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, thần thông, thuật pháp, long trảo của ba tên nữ tiên đều đánh vào vách tường bên cạnh hắn.

Vô số vân triện gia cố, ngăn cách, thanh tâm, ổn định tâm thần...

Không ngừng dập tắt, xà cừ, san hô, lưu ly, xích châu cùng đủ loại tạp bảo nhao nhao hóa thành bột mịn, rì rào rơi xuống.

Tạch tạch tạch... Tiếng vỡ vụn rợn người không ngừng lan tràn, mấy vết rách xuất hiện trên vách tường, chia cả mặt vách tường thành bốn năm phần.

Ba tên nữ tiên nhìn chằm chằm về phía Bùi Lăng, trong mắt có sát ý cao ngất!

Nhưng kiêng dè sự an toàn của nữ hài trong ngực hắn, lại không tiếp tục ra tay.

Thấy thế, Bùi Lăng thầm thở phào, mặc dù làm vậy hơi hèn hạ vô sỉ nhưng...

Ừ...

Đối diện không có một ai là nhân tộc!

Bao gồm nữ hài trong ngực hắn đều là dị tộc!

Nếu chuyện hôm nay lưu truyền rộng rãi, thậm chí cả thiên hạ đều biết, để nhân tộc nghe đến, không có bất kỳ kẻ nào cảm thấy hắn ti tiện, vô sỉ, xảo trá.

Thậm chí, có lẽ còn cảm thấy hắn là một vị đại anh hùng cái thế đội trời đạp đất!

Một người một đao xông vào Long Đàm, tuỳ tiện ra vào hành cung Long tộc, ba nữ tiên Long tộc bao vây, bị tất cả dị tộc bao vây hợp nhau tấn công, bắt sống công chúa Long tộc...

Cuối cùng, Long tộc lấy sự an toàn của nhân tộc để uy hiếp, ép hắn giao ra công chúa Long tộc, vì tương lai nhân tộc, vì đại cục chủng tộc, hắn đành phải buông tha công chúa Long tộc, chợt một thân một mình giết ra khỏi trùng vây, ung dung thoát thân...

Đoạn trải nghiệm chân thực này chỉ cần tùy tiện mỹ hóa một chút, sẽ được ghi vào sử sách, là công tích lớn danh truyền thiên cổ!

Không đúng, cái này không gọi mỹ hóa!

Đây gọi lấy tầm nhìn của nhân tộc, ghi chép năm tháng sử thi nhân tộc quật khởi...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức không có gánh nặng trong lòng, hắn bình tĩnh nói: "Thả ta đi!"

Long Nữ cung trang vàng nhạt lạnh lùng nhìn hắn, sâm nhiên nói: "Thả Yểu Nguyệt muội muội ra trước!"

Giao Nhân nữ tiên sóng mắt lưu chuyển như một dòng suối trong, trong veo tinh khiết, tiếng trời thấm vào phế phủ, làm sinh linh không tự chủ được sa vào trong đó, giọng điệu của nàng ôn hòa, mềm mại nói: "Nhân tộc, ngươi căn bản trốn không thoát! Nhanh chóng thả tiểu công chúa ra, quỳ xuống chờ đợi xử lý, ta sẽ cầu xin Long hậu điện hạ cho ngươi, cho ngươi toàn..."

Còn chưa nói hết câu, trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện vẻ nghi ngờ, rõ ràng giọng nói mê hoặc của mình đã thi triển thành công, nhưng không biết vì sao nhân tộc trước mặt không có chút phản ứng nào...

Ở bên cạnh nàng, ánh mắt Giao Long nữ tiên âm u lạnh lẽo: "Chỉ là một phàm nhân có thể xâm nhập vào cung điện nơi đây, đã là thành tựu có thể khoe khoang vĩnh thế với toàn bộ chủng tộc các ngươi!"

"Nhân lúc Long hậu điện hạ chưa tức giận, nhanh chóng thả tiểu công chúa ra"

Chương 2714: Năm tháng sử thi (3)

"Nếu không, Long tộc giận dữ, đám tiện chủng tộc các ngươi đều bị hoàn toàn xóa khỏi phương thiên địa này!"

Long hậu?

Chẳng trách lại kinh khủng như kia!

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, hiển nhiên không có cách nào giải quyết chuyện ngày hôm nay!

Hắn không khỏi âm thầm lo lắng, không thể tiếp tục kéo dài!

Nếu không, càng ngày càng nhiều Long tộc tiên nhân chạy tới, hắn càng khó chạy trốn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lạnh lẽo, sâm nhiên nói: "Hoặc là hiện tại thả ta đi."

"Hoặc là, ta và vị tiểu công chúa kim tôn ngọc quý này cùng chết!"

"Hiện tại ta vẫn chưa phải là tiên!"

"Chỉ là một kẻ phàm nhân, đổi một mạng với kim chi ngọc diệp trời sinh cường đại của Long tộc các ngươi, cũng rất có lợi!"

"Hơn nữa, ta còn có hóa thân cách nơi đây cực kỳ xa xôi."

"Cho dù cỗ bản thể này chết ở đây, cũng chưa chắc sẽ chết thật!"

"Ngươi..." Long Nữ cung trang vàng nhạt giận tím mặt, đang muốn mở miệng, ánh mắt Bùi Lăng sắc bén như kiếm đột nhiên nhìn về phía nàng, nhanh chóng mở miệng ngắt lời: "Đừng nói nhảm nữa!"

"Tiểu công chúa ở trong tay ta, hiện tại toàn bộ đều nghe theo ta.

"Ta đếm đến mười, nếu không thả ta đi, vậy cùng đồng quy vu tận đi!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức thì thầm: "Một!"

Nhưng không đợi Bùi Lăng đếm đến số thứ hai, Long hậu vẫn vẻ mặt lạnh băng, im lặng không nói đột nhiên mở miệng nói:

"Ngươi có thể đi!"

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Long hậu đồng ý quá nhanh, trong chốc lát hắn hơi không kịp phản ứng.

Long Nữ cung trang vàng nhạt, Giao Nhân nữ tiên, Giao Long nữ tiên đều ngạc nhiên, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Long hậu.

Sắc mặt Long Nữ vội vàng, môi son mấp máy như muốn khuyên can.

Chỉ thấy sắc mặt Long hậu bình thản không gợn sóng, mắt dọc hoàng kim nhìn thẳng vào Bùi Lăng, tiếng nói nhẹ nhàng: "Ngươi muốn đồng quy vu tận cùng Nguyệt nhi, là chuyện không thể nao.

"Hiện tại chỉ cần bản cung ra tay, nắm chắc chín phần mười trở lên có thể lập tức diệt sát ngươi ngay tại chỗ!"

"Trong thời gian này, khả năng ngươi có thể tổn thương đến Nguyệt nhỉ chưa tới một phần vạn!"

"Nhưng chỉ là tính mệnh một kẻ phàm nhân, ti tiện như cỏ rác, thật sự quá không có ý nghĩa."

"Hoàn toàn không đáng để hòn ngọc quý trên tay Long tộc ta mạo hiểm khả năng chưa đến một phần vạn này."

"Hiện tại, buông Nguyệt nhi xuống, bản cung thả ngươi rời đi!"

"Bất kỳ sự tồn tại gì trong cung sẽ không làm khó ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, nếu hiện tại hắn buông vị Long tộc tiểu công chúa "Yểu Nguyệt" này xuống trước, tiếp theo cũng chỉ có thể xem Long hậu có tuân thủ hứa hẹn hay không!

Mặc dù lấy thực lực, địa vị, còn có tính tình cao ngạo của vị Long hậu này, khả năng lật lọng cũng không cao nhưng...

Đối phương không muốn mạo hiểm vì khả năng không đến một phần vạn, hắn cũng giống vậy!

Hơn nữa, đây cũng không chỉ là tỷ lệ một phần mấy vạn!

Bàn về mạo hiểm, lại lớn hơn đối phương rất nhiều!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, nhanh chóng nói: "Ta chỉ là một nhân tộc phổ thông, so sánh với loại sinh linh bẩm sinh đã mạnh mẽ như các vị, thực lực vô cùng nhỏ yếu như cỏ rác."

"Nếu sau khi thả tiểu công chúa, các ngươi đổi ý, ta chắc chắn phải chết"

"Cho nên, ta muốn dẫn tiểu công chúa cùng rời đi."

"Chờ đến nơi an toàn, sẽ dùng pháp tắc đưa tiểu công chúa bình an đưa về!"

Long hậu không chút do dự nói: "Đây là chuyện không thể nào!"

"Một khi ngươi rời khỏi nơi đây đến chỗ an toàn, không trả lại Nguyệt nhỉ thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi thả Nguyệt nhi trước!"

"Về phần an toàn của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm."

"Long tộc chúng ta sinh ra là tiên, theo hầu kiêu ngạo, từ trước đến nay nói là làm!"

"Căn bản không cần phải nói dối vì một tính mạng không có ý nghĩa như ngươi, phá hỏng danh dự tộc ta."

"Sau khi cả tộc ta nói ra, tuyệt đối không đổi ý!"

"Chỉ cần bây giờ ngươi thả Nguyệt nhi trước, sẽ xóa bỏ toàn bộ hành động mạo phạm tộc ta trước đó!"

"Về sau, tộc ta cũng không gây sự với ngươi!"

Bùi Lăng lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói: "Không được!"

"Ta sẽ không đặt tính mạng của mình lên uy tín của một sinh linh lạ lẫm!"

"Hiện tại, nhất định phải làm theo lời ta bảo!"

Long hậu hít sâu một hơi, trong mắt dọc hoàng kim như có sóng vàng to lớn lưu chuyển bành trướng, nàng từ tốn nói: "Sự kiên nhẫn của bản cung có hạn!"

Thấy Long hậu không nhường nửa bước, Bùi Lăng cũng trở nên nghiêm túc, khí tức quanh người nhanh chóng trở nên âm u lạnh lẽo, trong Huyết Sát vốn dày đặc lập tức sinh ra lít nha lít nhít độc lâu, hốc mắt đen nhánh, u hỏa nhảy nhót, từng tia từng sợi sợi tơ huyết sắc tùy ý tràn ngập.

Ngọc nát, vỏ ốc, bột mịn rơi xuống đầy đất lập tức ngo ngoe muốn động, bắt đầu nhiễu sóng đến một loại hình thù kỳ quái nào đó.

Nữ hài trong ngực hắn như có cảm giác, lông mày hơi nhíu lại.

Bùi Lăng lạnh lùng nhìn Long hậu, trong con ngươi đen nhánh có ánh lửa màu tím tối vô cùng chậm rãi nhảy lên, truyền ra khí tức lạnh lẽo quỷ quyệt, ánh mắt hắn như đao, vẻ mặt kiên cường không sợ, không có chút dao động nào, kiên định như tảng đá dưới lòng sông, lại đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng một lần!

Đương nhiên, nếu tiếp theo Long hậu này thật sự muốn ra tay...

Vậy cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đồng ý điều kiện của đối phương...

Chương 2715: Năm tháng sử thi (4)

Nhưng ngay lúc đôi bên giương cung bạt kiếm, giằng co với nhau, nửa người dưới tên Giao Long nữ tiên kia đột nhiên lóe lên huyền quang, hóa thành một nữ tử mặc váy màu mực vũ mị, trên trán là sừng thú đen như mực, bước lên trước một bước, trầm giọng nói:

"Ta có thể tự phong bế tu vi, thay thế tiểu công chúa cho ngươi."

"Như thế, ngươi thả tiểu công chúa, bắt ta rời khỏi nơi đây, như thế nào?"

"Ta là hậu bối người thân của Long hậu, là nữ quan có phẩm cấp trong Long tộc."

"Cho dù ở thượng giới, cũng có tiên chức mang theo."

"Có ta ở đây, Long hậu điện hạ tuyệt đối không làm khó ngươi!"

Nghe vậy, Long Nữ cung trang vàng nhạt và Giao Nhân nữ tiên đều khẽ giật mình.

"Hi Ngao" tỷ đường đường là chính tiên, trên người có tiên chức, huyết mạch cao quý cỡ nào, sao có thể rơi vào tay một phàm nhân?

Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, Bùi Lăng lập tức nói: "Có thể"

Nói xong, ánh mắt hắn vô cùng lạnh băng, lập tức nhìn về phía Long hậu.

Vẻ mặt Long hậu nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn Giao Long nữ tiên "Hi Ngao..

"Hi Ngao" hơi cúi đầu, nói: "Xin Long hậu điện hạ thành toàn!"

Long hậu lại bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng, đối phương vốn có một con đường sống, nhưng bây giờ...

Nghĩ tới đây, nàng nói: "Có thể.

Gợn sóng trong đôi mắt dọc hoàng kim như lập tức dừng lại, trở nên trầm tĩnh, giọng Long hậu thản nhiên nói tiếp: "Nhân tộc, ngươi đã lựa chọn con đường này, vậy chuẩn bị trả giá khi lựa chọn con đường này!"

Bùi Lăng chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Thấy thế: "Hi Ngao" lập tức thu liễm toàn bộ khí tức của mình, sau đó bấm pháp quyết, xiềng xích huyền sắc nặng nề lập tức hiện ra quanh người nàng, quấn lấy trên dưới cả người nàng.

Ngay sau đó, huyền quang đại thịnh, xiềng xích đập vào nhau tạo ra tiếng "rầm rầm" nối liền không dứt.

Lít nha lít nhít xiềng xích trói cả người nàng lại, tu vi của "Hi Ngao" lập tức bị giam cầm, sừng thú màu mực trên trán lập tức biến mất, mắt dọc sáng như bạc chuyển thành trắng đen rõ ràng, trong chớp mắt như hóa thành một sinh linh phàm tục chưa từng nhập đạo.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một phục khắc thể giống hắn như đúc.

Phục khắc thể bước nhanh đến phía trước, đi đến bên cạnh "Hi Ngao", một phát giữ chặt bả vai nàng.

Huyết sắc chớp lên, một sợi đao ý thuần túy cô đọng lập tức chui vào trong cơ thể hắn.

Lại tiến thêm một bước phong ấn tu vi của đối phương.

Ngay sau đó, Bùi Lăng buông hai tay đang ôm "Yếu Nguyệt" tiểu công chúa ra, một luồng lực đạo nhu hòa lập tức nâng tiểu công chúa, bay về phía Long hậu.

Bùi Lăng đang đứng ở vị trí đó lập tức tan thành mây khói, phục khắc thể giữ bả vai "Hi Ngao", hóa thành bản thể của hắn.

Long hậu tiếp nhận "Yểu Nguyệt" tiểu công chúa, thần niệm quét qua, sau khi xác nhận nàng không có bất cứ thương tổn gì, lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Bây giờ ngươi có thể rời đi."

"Nhưng bản cung chỉ cho ngươi một canh giờ!"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Đa tạ!"

Nói xong, hắn bắt lấy "Hi Ngao", nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cửa lớn thủy tạ còn duy trì dáng vẻ bị đá văng ra, trên hành lang rộng lớn đứng đây thị vệ, phía trước nhất là tên Giao Nhân chính tiên kia, vẻ mặt nghiêm nghị, giấu giếm lửa giận, bao vây cửa ra vào chật như nêm cối.

Thấy Bùi Lăng ra, đầu tiên Giao Nhân chính tiên kia khẽ giật mình, lại thấy trong tay hắn còn bắt theo "Hi Ngao", lập tức giận tím mặt!

Nhưng ngay sau ra...

"Lut ra. ' Giọng Long hậu lạnh băng uy nghiêm, truyền ra từ trong thủy tạ.

Giao Nhân chính tiên thay đổi sắc mặt, lập tức cúi đầu đáp:

"Vâng!"

Hắn ta không có bất kỳ ý kiến gì, lập tức dẫn theo rất nhiều thị vệ nối đuôi nhau lui ra.

Nhìn qua hành lang trống rỗng, Bùi Lăng không dừng lại, nhanh chóng dẫn theo "Hi Ngao" chạy đi.

Hai người nhanh chóng rời khỏi phương kết giới này, biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Tận đến giờ phút này, Long Nữ cung trang vàng nhạt mới kịp phản ứng, nàng hơi nghi ngờ hỏi: "Mẫu hậu, Hi Ngao tỷ nàng..."

Long hậu rất bình tĩnh nói: "Sau một canh giờ, Hi Ngao sẽ mang đầu tên phàm nhân kia về."

"Đến lúc đó, sẽ dùng xương sọ kia làm trống lúc lắc mới cho Nguyệt nhỉ"

Nghe vậy, Long Nữ thầm nghĩ quả nhiên.

Vừa rồi mẫu hậu đưa ra lựa chọn thứ nhất, thật ra mới là đường sống thật sự.

Nhưng phàm nhân kia nhất định phải tự cho là thông minh...

Nghĩ tới đây, Long Nữ hơi khó xử nói: "Mẫu hậu, nhỉ thân có thể đi qua nhìn một chút không?"

"Lần trước, nhi thần và tên phàm nhân kia đấu một trận, thắng bại chưa phân..."

Long hậu nghe vậy, lại lập tức lắc đầu.

Long tộc không phải sinh linh ti tiện như nhân tộc kia, sinh ra là tiên, huyết mạch cao quý, tự có ngạo khí.

Các giới thiên đều biết, hứa hẹn của Long tộc luôn là nhất ngôn cửu đỉnh!

Hiện tại vừa thả người đi, đã phái người tới đuổi giết... Nàng sẽ không làm việc tự hạ mình, tổn hại danh dự của tộc quần.

Chỉ có điều, nếu tên phàm nhân kia bị chất tử của mình chém giết, vậy điều này không liên quan đến Long tộc, mà là thực lực của đối phương không tốt!

Thế là, Long hậu thản nhiên nói: "Mặc dù nhân tộc này chưa thành tiên, vẫn là sinh linh phàm tục, nhưng nội tình lại cực kỳ hùng hậu, không hề tầm thường"

Chương 2716: Năm tháng sử thi (5)

"Tuổi tác Du nhỉ còn nhỏ, lại sinh ra đã tôn quý, trải qua quá ít trận chiến, kinh nghiệm không đủ, gặp phải loại chủng tộc giết ra từ trong hèn mọn này, không thể dứt khoát lưu loát bắt hắn lại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

"Nếu ngươi cũng có thể tuỳ tiện đối phó tên nhân tộc kia, vậy vừa nãy bản cung sẽ không bàn bất kỳ điều kiện gì với hắn."

"Mà là trực tiếp ra tay!"

Nghe đến đó, Long Nữ "Yếu Du" lập tức khẽ giật mình.

Sau đó nàng lập tức hiểu ý của mẫu hậu... Nàng không phải đối thủ của tên phàm nhân kiat Ngoài ra, mẫu hậu cũng cho rằng, tên phàm nhân kia có năng lực làm "Yểu Nguyệt" muội muội bị thương lúc mẫu hậu ra tay!

Lúc này, Long hậu tiếp tục nói: "Tốt, các ngươi đều lui ra đi"

"Yểu Du" kịp phản ứng, hơi cắn môi, nói: "Vâng!"

Giao Nhân nữ tiên cụp mắt đáp: "Tuân mệnh!"

Hai người nhanh chóng rời đi.

Trong thủy tạ ở phương mặt biển này, chỉ còn lại Long hậu và "Yếu Nguyệt" tiểu công chúa ngây thơ vô tri.

Long hậu không có bất kỳ động tác gì nhưng trên mặt đất bừa bộn xung quanh lại như nghe được ý chỉ gì đó, nhao nhao tự phát bay lên, trở về vị trí ban đầu.

Mọi thứ vỡ vụn quay về hoàn chỉnh.

Như có một luồng lực lượng vô hình nhanh chóng tu sửa đồ vật tàn tạ.

Chẳng mấy chốc toàn bộ thủy tạ khôi phục như lúc ban đầu, dường như xưa nay chưa từng bị hư hỏng.

Long hậu nhìn về phía hải vực mênh mông bên ngoài lan can, sắc mặt vốn bình tĩnh không lay động hơi nghi ngờ.

Tên phàm nhân vừa rồi không phải sinh linh trong năm tháng này!

Vì sao đối phương có thể được Phù Sinh kỳ cục mời?

Hồng hoang.

Cát vàng vạn dặm, ngọn núi vắng lặng đứng vững.

Khe hở rạn nứt ngổn ngang lộn xôn trải rộng mặt đất, vùng quê trụi lủi không có bất kỳ sinh cơ gì.

Bỗng nhiên, huyết quang phun ra nuốt vào trên đường chân trời.

Ngay sau đó, một vòng huyết nguyệt ầm vang dâng lên!

Ánh trăng ửng đỏ như màu sắc bắn tung toé lúc cổ sinh linh bị cắt ra.

Trong ánh sáng đỏ hồng có vô số vật bầu dục sáng long lanh, mang vạn đạo tơ vàng như quả lớn bội thu, rủ xuống từng đống.

Huyết quang vấy xuống, mặt đất hoang vu lập tức xuất hiện vô số mầm lá, lấy tốc độ vô cùng mau lẹ, điên cuồng sinh trưởng, cất cao!

Cỏ cây đầy khắp núi đồi, tranh nhau chen lấn thôn phệ những vật bầu dục sáng long lanh trong ánh trăng, đủ loại linh thực duỗi ra dây leo mới toanh, vung về giữa không trung, cướp lấy rất nhiều tơ vàng.

Trong chớp mắt ngắn ngủi, chồi non đã khỏe mạnh thành cự mộc che trời!

Cành lá đông đúc hơi ướt như bị vô số linh cơ tẩm bổ, linh khí hóa mưa, thuận theo lá nhọn lặng yên nhỏ xuống.

Trong rừng rậm, có tiếng suối nước lững lờ dần vang lên.

Suối nước róc rách hội tụ thành sông nhỏ, dòng sông lao nhanh tụ hợp vào sông rộng, ngàn vạn dòng sông trùng điệp chảy vào đại dương mênh mông.

Hơi nước tràn trề bay lên, bên cạnh ao nước trong núi dưới rừng, khói lam mờ mịt như tơ như mang, kiều diễm lưu luyến.

Thời gian dần trôi qua, tiếng sâu bọ nhúc nhích, côn trùng kêu vang, chim tước chiêm chiếp... Tiếng phi cầm tẩu thú vang lên từ các ngõ ngách.

Cùng lúc đó, từng bóng dáng hoặc vô cùng mau lẹ, hoặc khí tức bạo ngược, hoặc khổng lồ nguy nga, hoặc quỷ mị lơ lửng, nhanh chóng xuyên qua trong rừng cây rậm rạp.

Răng rắc!

Mùi máu tanh tràn trề tản khắp, có tiếng xương cốt bị răng nhọn cắn đứt truyền ra từ xa xa.

Lại có tiếng gió rít gào đột nhiên sinh diệt, theo sinh linh chém giết ngươi chết ta sống.

Bịch... Yêu tộc vừa đến bên cạnh bở nước, đang muốn uống nước trong dòng suối trong veo thấy đáy, đã bị móng vuốt nhô ra từ bùn cát dưới đây nước kéo vào trong nước, biến mất không còn tăm tích.

Từng tiếng động săn thức ăn liên tiếp vang lên cả vùng.

Phía trên biển rừng mênh mông, năm mũi tên đen nhánh hoàn toàn dung hợp với bóng đêm, bắn ra từ hư không, vạch phá màn đêm, rơi vào trên sườn núi mọc đầy cỏ.

Lúc mũi tên cắm nghiêng trên mặt đất, đột nhiên hóa thành năm bóng dáng nhân tộc.

Chính là Ngân Khương: "Thùy Vữ: "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông"

Vừa hiện thân, bốn người "Thùy Vũ" lập tức đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh quanh mình.

Đã thấy xung quanh có mọc cao đến eo, dưới sườn núi có vô số cự mộc che trời mà lên, nguy nga trong mây, che đậy tầm mắt bốn phương tám hướng.

Màn đêm nặng nề trên đỉnh đầu, huyết sắc hắt vẫy, một vòng huyết nguyệt yên tĩnh treo cao.

Trong ánh trăng có vô số vật hình bầu dục sáng long lanh, kéo theo vạn đạo tơ vàng như mưa to trút nước, rơi xuống.

Nơi nó đi qua cô cây sinh trưởng tốt, sinh cơ tràn trề.

Ngay lúc này, Ngân Khương đột nhiên mở miệng: "Không nên nhìn mặt trăng!"

Nghe vậy, bốn người "Thùy Vũ" lập tức cúi đầu: "Không Mông" vô thức hỏi: "Tiền bối, mặt trăng có vấn đề gì?"

Ngân Khương từ tốn nói: "Kia là nhiệm vụ sau khi trảm Kiến Mộc."

"Hiện tại, nghe ta là được!"

"Tượng Tái" khẽ gật đầu, sau đó nói: "Tối hôm qua, hình như không có trăng?"

Ngân Khương nói: "Tối hôm qua cũng có, chỉ có điều bị che khuất...

Nói đến đây, nàng xác nhận xung quanh không có vấn đề, chợt nhân tiện nói: "Con đường này tạm thời an toàn, nhanh chóng đi đường!"

Tiếng nói chưa rơi xuống, Ngân Khương đã hóa thành một bóng đen nhanh chóng chạy tới một phương hướng.

Chương 2717: Năm tháng sử thi (6)

Bốn người "Thùy Vũ" vội vàng thi triển độn pháp đuổi theo.

Năm bóng dáng như năm đạo mây khói, phi tốc độn hành trong màn đêm dưới rừng rậm.

Hồng hoang.

Một ngọn núi đổ nát hoang vu không có một ngọn cỏ.

Huyền quang lóe lên, Bùi Lăng dẫn theo "Hi Ngao" nữ tiên xuất hiện trên đỉnh.

Vừa rơi xuống đất, thần niệm của Bùi Lăng đã nhanh chóng trải rộng ra, lấy mình làm trung tâm, lặp đi lặp lại đảo qua thiên địa quanh mình.

Trong giây lát, xác nhận nơi này không có bất kỳ tán tiên gì, lập tức yên lòng.

Sau khi rời khỏi Thủy Tinh cung Long tộc, thời gian ngoại giới vẫn vô cùng chậm chạp.

Nhưng hắn và tên Giao Long nữ tiên đến làm con tin đều không bị ảnh hưởng.

Hiện tại còn chưa tới một canh giờ mà Long hậu nhắc đến.

Nhưng nơi đây đã cách cung điện Long tộc cực kỳ xa xôi!

Bùi Lăng vốn muốn trực tiếp đi tụ hợp với "Thế Vị", nhưng bên cạnh còn dẫn theo một Giao Long nữ tiên, tùy tiện đi qua sẽ để lộ chỗ ẩn thân của nhân tộc kia.

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng tiện tay buông "Hi Ngao" ra, cuối cùng đã an toàn!

Lần này suýt nữa bị hệ thống thiểu năng hại chết!

Vốn hắn sử dụng hệ thống uỷ thác, chỉ đơn giản để hệ thống trợ giúp mình rời đi, sau đó đi tìm "Không Mông" tiền bối...

Kết quả thao tác liên hoàn của hệ thống này...

Đầu tiên là kiểm tra ra hắn quá đói, điều khiển hắn nuốt chửng "Hỗn Độn thái" Nham Tiên, dẫn đến ăn quá no bụng, đạo thể khuynh hướng Hỗn Độn sắp trở thành tán tiên...

Sau đó vì cân bằng "Hỗn Độn thái", triệu Đọa Tiên tới cho hóa thân thành tiên...

Chiêu thao tác này thật sự như là ngón tay đau đớn, đã chặt cả bàn tay, ngón tay hết đau vì không có ngón tay!

Không khôn ngoan tới trình độ nhất định, sẽ không nghĩ ra cách phá vỡ tình hình này!

Sau khi hóa thân của hắn thành tiên, cũng thành công chọc giận Đọa Tiên, trực tiếp hạ xuống tiên thuật [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] này!

Thế là, vì đối phó Đọa Tiên ra tay, hệ thống đã dùng truyền thừa Tâm Mộc chiếm dụng tiên chức Tầm Mộc...

Ừ... Ngón tay đau đớn chặt bàn tay!

Chặt bàn tay xong, cổ tay đau đớn vậy lại chặt cánh tay, làm vậy cổ tay sẽ hết đau!

Nếu không phải bên hóa thân đưa tặng lô đỉnh, hệ thống uỷ thác bị cắt ngang kịp thời, hắn có thể đoán trước, tiếp theo chắc chắn là chặt bả vai, chặt thân thể, chặt đầu... Đủ loại thao tác!

Hơn nữa, bên hóa thân đưa tặng lô đỉnh càng quá đáng hơn!

Vị Long hậu kia cường đại như vậy, hắn cũng không biết hệ thống cướp được vị Long tộc tiểu công chúa kia từ trong tay đối phương như thế nào!

Trên thực tế, nếu lần này không gặp phải vị Long hậu kia, vừa rồi hắn đã sớm chạy thoát!

Hắn có thể dùng đầu pháp tắc "Chúng" này, đến địa phương an toàn gọi ra phục khắc thể, sau đó thay đổi vị trí phục khắc thể, ung dung thoát thân.

Cũng có thể dùng đầu pháp tắc "Ngủ" này chui vào đại mộng sinh linh rời đi...

Chỉ có điều, lúc ấy hắn bị Long hậu khóa chặt, trong nơi tối tăm mỗi một phần bản năng đều nói cho hắn biết, đối mặt với sự tồn tại này, bất kỳ sự phân tâm gì đều là kết cục thân tử đạo tiêu!

Dù là "Chúng" hay "Ngủ", hoặc là pháp tắc khác, hắn căn bản không kịp dùng!

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức lấy ra một bộ trùng kén màu sắc trắng bệch.

Trùng kén kia lớn hơn người một vòng, cẩn thận nhìn lại, lại từ từng đống tơ nhện quấn thành.

Đây là lúc hắn ban ngày đi cứu quân cờ, thuận tay cứu nhân tộc hồng hoang trở về.

Bởi vì số lượng quá nhiều, hắn đã giao một vạn bộ trùng kén trong đó cho "Thế Vị", chắc hiện tại những người kia đã được cứu vớt.

Hơn chín vạn cỗ trùng kén còn lại đều bị hắn thu vào.

Đương nhiên, trên người hắn cũng không có đồ lớn như vậy để cất giữ vật sống, vì vậy hắn chỉ giữ một bộ kén, trùng kén còn lại đều giấu trong mộng cảnh của cỗ trùng kén này!

Lúc này, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, từng cỗ trùng kén màu trắng bệch lập tức ầm vang hiện ra, lít nha lít nhít xếp chồng trên đỉnh núi rộng lớn.

Dường như trong chớp mắt, ngọn núi vắng lặng vốn cực kỳ cao lớn này lại cao thêm một mảng lớn!

Tình cảnh này trông như phủ một tầng tuyết lên đỉnh ngọn núi, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Nếu là tu sĩ, gửi trong mộng cảnh thời gian dài cũng không có gì.

Nhưng người bình thường không có tu vi, nhục thân yếu ớt, thần hồn yếu đuối, lưu lại trong mộng cảnh lâu dài sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại...

Bởi vậy, hiện tại hắn cũng không quan tâm đi tìm tộc làng, thành trấn, cứ điểm nào đó, trước tiên cứu tỉnh tất cả mọi người, lại xem xung quanh có nơi tụ tập của nhân tộc mà không ai biết hay không.

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng đưa tay, vô số đao khí huyết sắc như dòng lũ cuồn cuộn, lập tức chém ra!

Tất cả trùng kén đều bị đánh mở trong chớp mắt.

Tơ nhện khí tức âm u lạnh lẽo màu trắng bệch chôn vùi từng khúc, lộ ra rất nhiều nam nữ lão ấu bên trong.

Những nhân tộc này đều nhắm nghiền hai mắt, vẫn đang hôn mê.

Vì để phòng giẫm đạp lên nhau, lúc Bùi Lăng vung tay áo đã bày tất cả nhân tộc nằm trên đất trống ở đỉnh núi, sau đó tiện tay lấy ra một viên đan dược óng ánh mượt mà, đây là [Nhuận hồn đan] có thể tẩm bổ hồn phách, lớn mạnh thần hồn, giúp đỡ sinh linh tinh lại từ trong hôn mê.

Chương 2718: Phía dưới huyết nguyệt

Chỉ là toàn bộ người sống nơi này không có tu vi, nhục thân thần hồn đều quá suy yếu, lại không thể trực tiếp sử dụng...

Thế là, đầu ngón tay Bùi Lăng hơi dùng sức, [Nhuận hồn đan] lập tức bị bóp thành bột mịn, hóa thành một làn khói nhẹ màu xám tản vào trong không khí.

Như thế, theo những người bình thường này một hít một thở, có thể hấp thu dược lực [Nhuận hồn đan], từ đó nhanh chóng tỉnh lại.

Không đợi bao lâu, một tên nam nhân tráng niên trong đó lập tức ngồi bật dậy từ dưới đất, sau đó khóc lớn!

"Ô.." Dường như tiếng khóc đã đánh thức những nhân tộc khác, lập tức có rất nhiều nhân tộc tỉnh lại, gào khóc rống lên.

Trong chốc lát, tiếng khóc liên tiếp nối liền không dứt, toàn bộ đỉnh núi như chìm vào một mảnh bi ai cực kỳ to lớn.

Chợt, lại có người bắt đầu bật cười: "Hì hì... Hì hì hì hì...

"Ha ha ha ha ha... Ha ha ha..."

Dường như mở ra cơ quan nào đó, một bộ phận người lập tức gia nhập vào đội ngũ bật cười, tiếng cười che ngợp bầu trời cùng tiếng khóc đan xen với nhau, vang vọng trong màn đêm.

Chẳng mấy chốc, những nhân tộc còn nằm trên mặt đất chưa thức tỉnh bắt đầu nói chuyện hoang đường: "Trước tiên xuống đất, nơi nào thật sự có cây..."

"Trong phòng có quỷ..."

"Hôm nay nhất định sẽ có người chết..."

Nhìn tình cảnh lung ta lung tung này, Bùi Lăng khe khẽ thở dài, xem ra đều bị dị tộc cầm tù lâu ngày, đột nhiên đạt được tự do, rất muốn phát tiết một trận.

Thôi, mặc dù hắn không hiểu nhiều với cuộc sống cụ thể của tiên dân thời kỳ hồng hoang, nhưng cũng biết nhân tộc thời kỳ này sống rất gian nan.

Hắn chỉ đứng chờ ở bên cạnh, chờ những người này phát tiết xong, lại hỏi bọn họ xem điểm tụ tập của nhân tộc ở nơi nào...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, huyết nguyệt yên tĩnh treo cao, màu sắc tươi đẹp ướt át, đường cong rét lạnh như dao.

Ứng đỏ vẩy xuống mặt đất, thứ có hình bầu dục sáng long lanh rủ xuống từng đống, tơ vàng lấp lóe, vô cùng lộng lẫy.

Ánh trăng hồng hoang thật đẹp...

Trời cao gió đêm mênh mông, đỉnh núi trụi lủi, ngoại trừ núi đá đất cát lại không có một thứ gì.

Lân váy màu mực chập chờn theo gió như dòng nước mênh mông dưới đêm tối, im ắng cuộn trào mãnh liệt.

Thấy nhân tộc nhỏ yếu này đột nhiên buông mình xuống, vẻ mặt "Hi Ngao" bình thản, không có bất kỳ động tác gì, chỉ yên tĩnh nhìn đối phương.

Phong ấn đã giải trừ gần xong...

Trên thực tế, dù là lúc hiệu quả phong ấn mạnh nhất, chỉ dựa vào cường độ nhục thân bẩm sinh của giao long, nhân tộc này cũng chưa chắc có thể tổn thương được nàng!

Huyết mạch, thực lực Long tộc cũng không phải chính tiên bình thường có thể so sánh!

Lần này cố ý để nhân tộc này bắt được, ngoại trừ là vì cứu "Yểu Nguyệt" tiểu công chúa, cũng là muốn cho tên nhân tộc không biết trời cao đất rộng này một lần dạy dỗ cả đời khó quên!

Đúng vậy, tối nay là cuối đời của đối phương!

Đang nghĩ ngợi: "Hi Ngao" thấy, sau khi tên nhân tộc kia buông mình ra, không bao lâu đã lấy ra một cái trùng kén màu sắc trắng bệch.

Trùng kén do từng đống tơ nhện quấn thành, nhìn vẻ ngoài không có chút tiếng động nào, bên trong lại có khí tức phàm nhân vô cùng rõ ràng.

Ngay sau đó, tên nhân tộc kia thi triển pháp tắc, chuyển ra rất nhiều trùng kén trắng bệch không khác nhau là mấy từ trong mộng cảnh của tên phàm nhân kia.

Trong chớp mắt, đỉnh núi vắng lặng trống rỗng đã xếp chồng lít nha lít nhít trùng kén.

Khí tức loại nhện lập tức vô cùng dày đặc, nhưng lại xen lẫn mùi rất nhiều phàm nhân.

Hơn chín vạn tên phàm nhân...

"Hi Ngao" hơi ngạc nhiên, nhân tộc này lại có thủ đoạn cao cường, không biết từ đâu cứu được nhiều phàm nhân như vậy...

Vạn tộc hồng hoang, nhân tộc được công nhận yếu đuối, là một trong những huyết thực chính.

Hơn nữa, nghe đồn trong những năm tháng qua, bọn họ còn tìm được rất nhiều cách chế biến thức ăn, để bọn họ bị dùng ăn sẽ càng ngon miệng hơn.

Mặc dù "Hi Ngao" không hiểu tại sao nhân tộc muốn làm như thế, nhưng nàng xuất thân cao quý, lại chướng mắt những nhân tộc như sâu kiến này, nên không coi người là thức ăn.

Lúc này hơi trầm ngâm, lập tức đưa ra quyết định.

Nể mặt vừa rồi đối phương không làm "Yểu Nguyệt" tiểu công chúa bị thương, mãi cho tới bây giờ cũng không ra tay với mình...

Chờ đối phương cứu xong những phàm nhân này lại ra tay!

Lần này, nàng chỉ diệt sát tên nhân tộc cả gan làm loạn, mạo phạm Long tộc này.

Về phần những phàm nhân mà đối phương cứu được: "Hi Ngao"

không định làm khó.

Dù sao những sinh linh phàm tục này không có chút tu vi nào như sâu kiến, không! Ngay cả sâu kiến cũng không tính, nàng không có hứng thú.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển: "Hi Ngao" lập tức thấy tên nhân tộc kia đánh ra đao khí, trong nháy mắt mở ra tất cả cái kén, lại lấy ra đan dược, tản thuốc bột vào trong không khí, để tất cả phàm nhân hôn mê hấp thu...

Toàn bộ quá trình, đối phương một mạch mà thành, không do dự cùng dừng lại chút nào, trông vô cùng thuần thục.

Rất hiển nhiên, tên nhân tộc này đã sớm chuẩn bị các phương diện...

Chẳng mấy chốc, dược hiệu phát huy tác dụng, một phàm nhân nam tính dáng người khôi ngô tỉnh lại đầu tiên, lập tức phát ra tiếng kêu khóc bén nhọn chói tai.

Là "Khốc Quyệt"!

Chương 2719: Phía dưới huyết nguyệt (2)

Tất cả nhân tộc trong phương thiên hạ này không thể khóc!

Chỉ cần vừa khóc, mệnh cách sẽ bị "Khốc Quyệt" thôn phệ!

Nhục thân thể xác lưu lại cũng trở thành "Khốc Quyệt" mới!

Tiếng khóc sẽ truyền bát!

Phàm nhân không có chút sức chống cực nào với loại truyền bá này.

Dù là những tu sĩ may mắn bước vào đạo đồ trong nhân tộc, cũng sẽ trúng chiêu bất cứ lúc nào!

Rất nhiều chỗ ẩn nấp của làng nhân tộc chưa từng bị bất kỳ sinh linh ngoại giới nào phát hiện, lại vì người mới giáng sinh, theo tiếng khóc nỉ non oa oa, từ đó vì "Khốc Quyệt" mà hủy diệt cả thôn.

Đáng sợ nhất là, phần lớn hài đồng nhân tộc vừa ra đời sẽ lên tiếng khóc rống!

Đây cũng là lý do vì sao rõ ràng nhân tộc sinh dưỡng rất nhiều, trải rộng toàn bộ hồng hoang, lại vẫn duy trì quy mô thôn xóm chưa từng mở rộng.

Một khi khu quần cư rộng lớn, nhân số nhiều hơn, chỉ cần hơi không chú ý sẽ là họa diệt vong!

Điều này đáng sợ hơn ôn dịch đáng sợ nhất vô số lần!

Bởi vậy, sau khi trải qua thua thiệt khó mà tính toán, cách nhân tộc xử lý "Khốc Quyệt" rất trực tiếp.

Chỉ cần gặp phải "Khốc Quyệt", lập tức giết!

Nhưng ngay lúc "Hi Ngao" tưởng nhân tộc này lập tức chém giết tên phàm nhân nam tính kia, đã thấy đối phương chỉ nhìn tên phàm nhân nam tính kia, sau đó cái gì cũng không làm, lại chờ ở chỗ này.

Đây là... Có ý gì?

Trong lòng "Hi Ngao" rất nghi ngờ, hơi không hiểu hành động của tên nhân tộc kia.

Ngay sau đó, tiếng khóc nổi lên xung quanh, càng ngày càng nhiều phàm nhân bắt đầu gia nhập trận doanh khóc lớn.

Nam nữ già trẻ gần gần xa xa, trong chốc lát một mảnh tiếng khóc liên miên không dứt, như đã xảy ra thảm kịch gì đó khó mà miêu tả, sự buồn bã khiến người ta rơi lệ tràn ngập như thực chất.

Thời gian dần trôi qua, trong đám người đột nhiên có người bắt đầu phát ra tiếng vui cười.

"Hì hì... Hì hì ha ha..."

"Ha ha ha ha..."

Lần này là "Tiếu Quyệt"!

Giống với "Khốc Quyệt', nhân tộc trong thiên hạ này cũng không thể cười!

Người cười sẽ bị "Tiếu Quyệt" thôn phệ, thể xác lưu lại cũng trở thành "Tiếu Quyệt" mới.

Hơn nữa, tiếng cười có lực truyền bá càng mạnh hơn tiếng khóc!

Chẳng những phàm nhân không thể ngăn cản, dù là những tu sĩ trong nhân tộc cũng khó lòng đề phòng!

Nhân tộc này vẫn không xử lý "Khốc Quyệt", chắc tiếp theo sẽ bắt đầu xử lý "Tiếu Quyệt" đi?

Nếu không tiếp tục như vậy, đối phương vất vả cứu được hơn chín vạn phàm nhân này, chỉ sợ không có một người sống nổi...

Lúc nghĩ như vậy: "Hi Ngao" lập tức thấy tên nhân tộc kia nhanh chóng quay đầu, ánh mắt khóa chặt tên "Tiếu Quyệt" kia, nhưng ngay lúc nàng tưởng đối phương sẽ ra tay, cho "Tiếu Quyệt" một kích lôi đình, đã thấy nhân tộc này khẽ mỉm cười, vẻ mặt thổn thức bùi ngùi mãi thôi.

Cứ như hắn đã làm chuyện gì đó thật tốt, không còn bất kỳ hành động gì nữa...

"Hi Ngao" chớp mắt, trong đầu đầy nghi ngờ.

Ngay sau đó, tiếng cười nhanh chóng truyền bá: "Ha ha ha": "Hì hì ha ha"... Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cười như điên!

Số lượng "Tiếu Quyệt" nhanh chóng đuổi kịp "Khốc Quyệt"!

Ngay lúc số lượng "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt" đã vượt qua một nửa số người, những người chưa tỉnh lại đột nhiên mấp máy bở môi, bắt đầu nói đến chuyện hoang đường: "Trước tiên xuống đất, nơi nào thật sự có cây..."

"Trong phòng có quỷ...

"Hôm nay nhất định sẽ có người chết..."

Là "Thuyết Mộng Quyệt"!

Khác với "Khốc Quyệt': "Tiếu Quyệt', tính truyền bá của "Thuyết Mộng Quyệt" không bằng cả hai cái trước.

Nhưng sự nguy hại với nhân tộc lại càng quỷ dị đáng sợ hơn!

"Thuyết Mộng Quyệt" không chỉ ăn hết người nói chuyện hoang đường, hơn nữa mỗi một câu nói mê mà hắn ta nói ra sẽ hóa thành lời nguyên rủa trí mạng nhất!

Loại nguyền rủa này có thể nhẹ nhõm chú sát tất cả tu sĩ nhân tộc quanh đây!

Lại truyền nọc độc vô tận, khó mà suy nghĩ.

Ví dụ như, lúc trước có tòa thôn xóm nhân tộc từng phát hiện "Thuyết Mộng Quyệt", thôn kia có kinh nghiệm phong phú, lập tức diệt sát nhân tộc thôn phệ nó, cắt đứt sự tồn tại của "Thuyết Mộng Quyệt" ở trong thôn xóm.

Vốn tưởng chuyện này đã dừng ở đây, ai ngờ sau đó không lâu, người trong thôn thường xuyên chết bất đắc kỳ tử, lại hoàn toàn không tìm được bất kỳ nguyên nhân gì.

Sau đó trải qua thời gian rất lâu suy đoán và cân nhắc, nhân tộc trong thôn này đã tử thương hơn phân nửa, mới phát hiện tất cả người đã chết đều là bước chân trái vào cửa trước khi về nhà.

Lời nguyễn rủa của "Thuyết Mộng Quyệt", người bước chân trái vào cửa khi về nhà, chết!

Ví dụ như câu chuyện hoang đường vừa rồi: Hôm nay nhất định sẽ có người chết...

Mặc dù nơi này rất nhiều phàm nhân, nhưng rõ ràng câu chuyện hoang đường kia nhằm vào vị nhân tộc bắt cóc nàng!

Đây là một câu nguyền rủa trực tiếp nhất, nếu không nhanh chóng giải quyết "Thuyết Mộng Quyệt", câu nguyền rủa kia sẽ nhanh chóng chú sát hắn!

Nghĩ tới đây: "Hi Ngao" nhìn về phía đỉnh núi trải rộng rất nhiều nhân tộc trước mặt, không khỏi khẽ lắc đầu.

"Khốc Quyệt): "Tiếu Quyệt": "Thuyết Mộng Quyệt'...

Những sinh linh ti tiện suy nhược như kiến này, là đồ ăn của rất nhiều chủng tộc.

Đồ ăn được nuôi dưỡng tập trung là như vậy, không thể có tâm trạng của mình!

Bởi vậy, những thức ăn này không thể khóc, không thể cười, không thể hét to, không thể nói mớ...

Chương 2720: Phía dưới huyết nguyệt (3)

Cũng như gia súc nuôi nhốt trong lồng, sinh linh mạnh mẽ không tì vết cũng lười quan tâm tới suy nghĩ của bọn họ, không, bọn họ không cần suy nghĩ.

Loại người sớm sinh tối chết, tưởng nhớ quá nhiều đều là gánh nặng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cảm giác nhục thân của bọn họ!

Rải rác giữa phương thiên địa này, nuôi tới trình độ nhất định có thể cung cấp cho sinh linh mạnh mẽ tùy ý lấy dùng, tùy ý giết...

Đây cũng là vận mệnh cả đời của nhân tộc!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Hi Ngao" lại nhìn về phía Bùi Lăng, uy hiếp của "Thuyết Mộng Quyệt" còn lớn hơn "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt"!

Mặc dù nhân tộc này vẫn không giải quyết "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt", nhưng chỉ cần đối phương không muốn chết, lần này nhất định sẽ ra tay giải quyết "Thuyết Mộng Quyệt"!

Thế là, nàng thấy tên nhân tộc kia quay đầu nhìn thoáng qua "Thuyết Mộng Quyệt', sau đó làm như cái gì cũng không thấy, tiếp tục không làm cái gì...

"Người đứng sẽ chết..."

"Người đang ngồi cũng sẽ chết..."

"Ha ha ha ha ha..."

"Ô ô ô.."

"Các ngươi đoán da hắn nặng mấy lượng..."

Theo thời gian trôi qua, phía trên đỉnh núi cũng càng ngày càng nhiều người nói mớ, đủ loại chuyện hoang đường xen lẫn vào tiếng khóc càng ngày càng kịch liệt, trong tiếng cười vô cùng ồn ào.

Nhìn tình cảnh hoàn toàn mất khống chế này: "Hi Ngao" hoàn toàn ngơ ngác.

Sau đó, không đợi nàng lấy lại tinh thần, nàng đã thấy Bùi Lăng trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời, bắt đầu thưởng thức ánh trăng rét lạnh ửng đỏ...

Hồng hoang.

Đồng rộng vạn dặm, hoang vu một mảnh.

Ánh trăng ửng đỏ vẩy xuống mặt đất, chiếu cát vàng mênh mông thành ảm đạm hoảng hốt.

Vết rách giăng khắp nơi như một tấm mạng nhện to lớn, bày ra toàn bộ phương mặt đất này.

Khí tức tiên thuật, thuật pháp, thần thông, pháp bảo, phù lục...

Hỗn tạp như đay rối, nhét đầy mỗi một góc.

Mười tên dị tộc cổ tiên dáng người thấp nhỏ, không nhúc nhích đứng sừng sững ở trên mảnh hoang dã này.

Màu da đen nhanh chóng giảm đi; đôi mắt sáng tỏ như mặt trời ầm vang dập tắt; rắn hủy bay nhanh đi khắp trong mắt lập tức đứng im; phía trên hai lỗ tai có Thanh Xà như phỉ thúy; thải y đai lưng ngọc giày đen, tính cả quyền trượng màu mực trong tay cổ tiên cầm đầu... Trong khoảnh khắc đều hóa thành vật liệu đá màu xanh vàng, không nhúc nhích!

Khí tức mờ mịt cao xa đặc hữu thuộc về "Tiên" còn quanh quẩn trên vùng đất này, mười tên cổ tiên lại như chưa từng tồn tại, dường như từ đầu đến cuối chỉ có mười bức tượng đá này!

Huyền bào phần phật đón gió, tóc dài màu mực bay múa như rắn.

"Mạc Lễ Lan" khép tay áo mà đứng, có vết máu theo vạt áo tay áo ào ạt nhỏ xuống.

Khuôn mặt của nàng vốn trắng thuần, không có chút huyết sắc nào, trông trắng bệch như tờ giấy.

"Hụ khụ khụ khu..."

Sau một tràng tiếng ho khan kịch liệt: "Mạc Lễ Lan" há mồm phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh.

Một hồi lâu sau, nàng mới dân khôi phục lại, con ngươi đen trắng rõ ràng như chiếu rọi ra một thiếu nữ cẩm y váy thêu, dáng vẻ nhã nhặn xinh đẹp.

Vừa rồi Kế Vũ giao cỗ hóa thân này cho nàng, thương thế của cỗ hóa thân này đã rất nghiêm trọng!

Nếu không, lấy thực lực kinh khủng của cỗ hóa thân này, nàng không cần tốn nhiều thời gian cho trận chiến này.

Cũng không chịu nhiều tổn thương như vậy!

Đang nghĩ ngợi, tất cả thương thế từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài trên người "Mạc Lễ Lan" cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục.

Không đợi tất cả thương thế phục hồi như cũ, nàng lập tức đứng dậy, hai mắt hơi khép, nghiêm túc cảm giác vị trí bản thể một chút, đã nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây.

Màn đêm buông xuống, gió dài ù ù.

Cát bay đá chạy, huyết nguyệt treo cao, ánh trăng đỏ hồng trút xuống.

Lít nha lít nhít thứ bầu dục sáng long lanh mang theo vạn đạo tơ vàng, rủ xuống từng đống.

Mười bức tượng đá cổ tiên yên tĩnh mà đứng, mặc cho Đế Lưu Tương trùng điệp đập hai vai, không có bất kỳ tiếng động gì.

Ý chí kinh khủng của Tâm Mộc thu hồi, không tiếp tục khóa chặt hóa thân Bùi Lăng.

U Dạ thâm thúy, hoang dã vắng vẻ.

Chỉ có huyết sắc trào lên, cuồn cuộn như biển máu tận diệt thiên hạ.

Hồng hoang.

Trong hư không.

Cung điện chín tầng nhẹ nhàng trôi nổi, áng mây uốn lượn như dải, chen chúc xung quanh.

Một tòa thiền điện trong đó.

Điện đường cao lớn nguy nga, ngay cả bản thể Long Bá tộc chính tiên cũng có thể tùy ý ra vào.

Lúc này, trong toà thiền điện này trống rỗng, không có bất kỳ đồ trang trí gì, màn che trắng thuần lại rủ xuống.

Phía sau điểm một đôi đèn đuốc trắng như tuyết, chiếu một bóng dáng cao ráo lên màn sân khấu.

Bóng dáng kia loại người, trên đầu như đội một đỉnh mũ miện kiểu dáng phức tạp.

Mặc dù không thấy bản tôn, nhưng chỉ bóng dáng đã cho người ta cảm giác hoàn mỹ không một tỳ vết, không có kẽ hở.

Trong sự hoàn mỹ kia, lộ ra vẻ uy nghiêm không có gì sánh kịp.

Dường như toàn bộ phương thiên địa này đều tranh nhau chen lấn phủ phục trước chân hắn ta, mặc cho sai phái, mặc cho xử trí, mặc cho điều khiển.

Đây không chỉ vì bóng dáng kia cường đại, cũng không vì hoàn mỹ, càng không vì bạo ngược, đơn thuần là vì việc này như một chuyện thường tình!

Như xuân về hoa nở, lá rụng ngày mùa thu, đương nhiên không cần lý do!

Chương 2721: Phía dưới huyết nguyệt (4)

Bộp, bộp, bộp...

Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân nhỏ bé.

Không bao lâu, một tiên nhân tóc xõa mặc áo đỏ tím đậm, bên hông buộc giao châu bước nhanh mà vào.

Trong lúc tiên nhân này đi lại, phía dưới bào phục kéo mấy cái đuôi dài xoã tung, đầu thú như sư như hổ, hai con ngươi trong vắt, không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh u lục.

Hắn đi tới trước màn sân khấu, tán bào quỳ xuống đất, rất cung kính mở miệng bẩm báo: "Tiên Tôn, thiếp mời Vạn tiên hội đã gửi đi toàn bộ."

"Sân bãi của lần đại hội này, đã được bố trí ổn thỏa vào nửa ngày trước."

"Cống phẩm các tộc, đã hoàn thành chuẩn bị"

"Kính xin Tiên Tôn ra chỉ thị!"

Nghe vậy, vị sau màn che không có bất kỳ đáp lại gì.

Nhưng bóng dáng khắc trên màn sân khấu lập tức tiếng nói ôn hòa, hoàn mỹ nói: "Vạn vật có thứ tự, việc có tổ chức."

"Lần tiên hội này, mục đích không phải là yến ẩm"

"Không cần quá phức tạp."

"Chỉ cần chúng tiên có mặt là được!"

Tên tiên nhân bào phục đỏ tím kia lập tức đáp: "Cẩn tuân tiên dụ"

Ngay sau đó, hắn ta lại nhanh chóng nói: "Tiên Tôn đã mời, vạn tiên chắc chắn tranh nhau tới!"

Cái bóng Tiên Tôn thản nhiên nói: "Còn có chuyện gì?"

Tên tiên nhân bào phục đỏ tím kia cúi đầu thấp hơn, nói: "Bẩm Tiên Tôn, còn có một chuyện."

"Vừa có phàm nhân làm trái thiên cương, đánh cắp tiên chức Tầm Mộc."

"Tiểu tiên điều động mười tên chính tiên tiến về truy nã, nhưng lại thất bại"

"Bây giờ thời gian ngoại giới hỗn loạn, đã bị mất tung tích của tên phàm nhân kia..."

Cái bóng Tiên Tôn rất bình tĩnh nói: "Việc này từ từ xử lý:

"Hiện tại, không chỉ là phàm nhân."

"Rất nhiều chính tiên có tiên chức trong người, cũng làm trái thiên cương ở một nơi bí mật gần đó!"

"Lần tiên hội này, bản tôn muốn xử lý toàn bộ những việc đại nghịch bất đạo này!"

Tên tiên nhân bào phục đỏ tím kia lại hành lễ: "Cẩn tuân tiên dụ!"

Cái bóng Tiên Tôn không nói thêm gì nữa.

Tiên nhân chờ đợi giây lát, chợt hành lễ cáo lui.

Hồng hoang.

Đỉnh ngọn núi vắng.

Ánh trăng đỏ hồng tuỳ tiện chiếu rọi xuống, đất trống trên đỉnh núi người người nhốn nháo.

"Hì hì ha ha..."

"Ngươi sẽ chết... Ngươi đứng sẽ chết..."

"hì hì hì hì..."

"Là thật..."

Trong một mảnh loạn xị bát nháo, Giao Long nữ tiên ngồi trên mặt đất, si ngốc nhìn về phía Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng cũng ngồi xếp bằng, đang ngửa đầu nhìn trời, hiếm khi nào lại có thái độ thanh thản thưởng thức ánh trăng.

Huyết nguyệt như câu, rét lạnh sắc bén như một lưỡi dao ra khỏi vỏ.

Lại như liêm đao to lớn, như muốn thu hoạch toàn bộ phương thiên địa này!

Bùi Lăng nhìn vòng huyết nguyệt lạ lẫm nhưng không mất duyên dáng này, trong chốc lát bùi ngùi mãi.

Đột nhiên, hắn cảm thấy hơi không đúng, sao hắn đột nhiên rất muốn khóc?

Rất muốn cười?

Hơn nữa, thân thể rất nặng nề như bị nguyền rủa!

Xảy ra chuyện gì?

Là ai đang ra tay với hắn?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nhận ra những nhân tộc đang khóc, đang cười, đang nói mê kia đã xảy ra chuyện!

Hắn lập tức muốn quay đầu, xem xét tình huống những người phàm tục kia nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, ánh mắt của mình như dính vào huyết nguyệt, căn bản thể dời đi!

Dù là quay đầu hay nhắm mắt, đều không thể làm được!

Ngay cả hai chân hắn cũng như đổ bê tông, dính trên mặt đất không thể động đậy.

Vầng huyết nguyệt này có vấn để!

Nhận ra điểm ấy, trong lòng Bùi Lăng lập tức cảm giác nặng nề.

Ngay cả hiện tại hắn có tu vi như vậy cũng sẽ trúng chiêu, vậy e rằng hơn chín vạn phàm nhân không một ai sống nổi!

Vẫn là chủ quan!

Tên Giao Long nữ tiên chủ động mở miệng, thay thế Long tộc tiểu công chúa làm con tin để hắn mang đi, lúc đó hắn đã đoán được đối phương tuyệt đối không có ý tốt, tất nhiên sẽ tìm cơ hội ra tay với hắn!

Chỉ có điều, lúc đó hắn không có lựa chọn khác.

Đối mặt với Long hậu có uy áp vô cùng kinh khủng, khiến hắn không ngừng sinh ra cảm giác nguy cơ không thể đối kháng, dù có tiểu công chúa trong tay, cũng như lời Long hậu, hắn rất khó cùng chết với tiểu công chúa!

Vì vậy, chỉ có thể đồng ý với cách này.

huống chi lấy tu vi của hắn, đơn độc đối mặt với một vị Giao Long nữ tiên, hắn tự nhận không có vấn đề gì...

Lại không ngờ, Giao Long nữ tiên này lại có loại thủ đoạn như thết Dọc theo con đường này, đối phương đều yên lặng rất phối hợp, không có bất kỳ phản kháng gì, không hề thông báo tin tức, không ngờ lúc này vừa ra tay lại suýt nữa khiến hắn mất đi sức phản kháng!

Vốn chỉ nghĩ chờ sau khi an toàn, sẽ trực tiếp thả Giao Long nữ tiên này đi nhưng bây giờ...

Giao Long nữ tiên này ra tay với hắn thì cũng thôi, lại không buông tha những phàm nhân không có chút tu vi nào!

Quả nhiên, không phải tộc ta, trong lòng ắt có suy nghĩ khác!

Long hậu, Long nữ, Giao Nhân nữ tiên cùng Giao Long nữ tiên này đứng trong cung điện Long tộc, luôn mồm nói nhân tộc hèn mọn như cỏ rác, trên thực tế hơn chín vạn nhân tộc cũng không hề quan trọng với dị tộc!

Coi chính tiên là cao quý, cũng là tiện tay giết hại!

Tiên dân hồng hoang... Còn gian nan, còn cực khổ hơn mình tưởng tượng!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy tiên lực, pháp tắc, thậm chí cả "Bản nguyên" của mình như muốn thoát ra, tuôn về phía vòng huyết nguyệt treo cao trên trời!

Chương 2722: Phía dưới huyết nguyệt (5)

Hắn cau mày, cảm giác này rất giống môn tiên thuật [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] !

Biết tình huống không thể kéo dài, Bùi Lăng lập tức nâng hai tay lên nhưng không đợi hắn làm ra hành động tiếp theo, những người đang khép mở bờ môi không ngừng nói mê đột nhiên giọng nói vang dội, rõ ràng nói: "Đêm nay người không có tay!"

Hai tay Bùi Lăng lập tức mất đi tất cả tri giác, cuối cùng không cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay mình!

Hắn không do dự chút nào, tâm niệm vừa động, bên cạnh lập tức xuất hiện một bóng dáng mặc váy màu mực, quyến rũ uyển chuyển, đầu mọc sừng thú.

Chính là phục khắc thể "Hi Ngao"!

Người không có tay, nhưng giao long không phải người!

Ngay sau đó, phục khắc thể "Hi Ngao" lập tức đưa tay, đánh ra pháp quyết cổ xưa mờ mịt, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Hiện tại hắn không thể dời ánh mắt nhìn về phía huyết nguyệt này, vậy trực tiếp che khuất huyết nguyệt!

Tiếng nói vừa dứt, trên trời cao lập tức mây đen nổi lên bốn phía, trong chớp mắt đã hội tụ thành một mảnh biển mây mênh mông, che vạn dặm!

Tầng mây đen nhánh nặng nề, lại không có bất kỳ ánh sáng tím xanh gì, chỉ là kiếp vân thuần túy.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng ngẩn ngơ, hắn đang dẫn kiếp cho vị Giao Long nữ tiên kia, cũng may mình thoát thân trước, cố gắng kiềm chế đối phương.

Nhưng tiên thuật này gọi kiếp vân đến, vì sao không có kiếp lôi?

Là vì đây là năm tháng quá khứ, cũng như lần thứ nhất hắn sử dụng tiên thuật này, không hề chứa đựng kiếp lôi?

Hay là vì Giao Long nữ tiên này... Đã không có thiên kiếp để độ?

Ngay lúc này, ánh trăng đỏ hồng như là thuỷ triều xuống, nhanh chóng rút lui từ đỉnh núi.

Trên bầu trời, kiếp vân mênh mông, che đậy huyết nguyệt và ngôi sao, bóng đen to lớn phủ xuống mặt đất bao la.

Bùi Lăng lập tức cúi đầu, cuối cùng ánh mắt không còn nhìn chằm chằm huyết nguyệt nữa.

Ngay sau đó, trong hai con ngươi của hắn bốc lên vô số phù văn nhỏ bé đan xen, lập tức trên dưới cả người hắn dâng lên vô số sương đen như thực chất, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn chui vào trong cơ thể hắn.

Sau khi lấy [Oán Yểm thần thông] thôn phệ nguyền rủa quanh người, trạng thái của Bùi Lăng lập tức có chỗ khôi phục.

Nhưng hắn vừa xoay người lại, đã thấy hai bóng dáng huyền bào đứng hai bên trái phải của hắn.

Vẻ ngoài cách ăn mặc của hai bóng dáng này đều giống hệt hắn.

Lúc này, một người hai gò má ướt sũng, đang yên lặng rơi lệ; còn có một người khóe miệng nhếch lên thật cao, mặt mày giãn ra, đang lẳng lặng cười to.

Đây không phải phục khắc thể của hắn, mà là hắn bị đoạt đi mệnh cách!

Sinh linh sinh ra là tiên thật sự có nội tình cường đại!

Thủ đoạn của Giao Long nữ tiên kia lại quỷ quyệt khó lường như thết Nhưng tranh đạo mệnh cách là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất!

Đối phương không nên đấu cái này với hắn!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Thực Nhật bí lục] !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tranh đạo..."

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên tranh đạo cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Có lẽ là vì lần này đồng thời tranh đạo với hai mình, thao tác của hệ thống lại hoàn toàn khác lần trước.

Nó lập tức thao túng Bùi Lăng há miệng, một đạo đao khí huyết sắc đột nhiên bắn ra từ trong miệng Bùi Lăng!

Lúc đầu đao khí nhỏ bé như sợi chỉ, trong chớp mắt hóa thành cự nhận cao ngất như có thể mở phương thiên địa này ra, tiếng phong lôi cuồn cuộn như nước thủy triều.

Oanh! !

Trên đỉnh núi, rất nhiều nhân tộc thút thít, nhân tộc cười to, nhân tộc nói mê đều bị một trảm mà diệt.

Vết đao to lớn đâm xuyên qua toàn bộ đỉnh, tạch tạch tạch...

Tiếng vỡ vụn không dứt bên tai, đỉnh núi vốn bằng phẳng rắn chắc xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy.

Trong khe rãnh, tiếng đá vụn đất cát rơi xuống liên miên không dứt, lấy tốc độ chậm rãi không ngừng mở rộng.

Có khí tức rét lạnh âm u lạnh lẽo và đao ý cao ngất, tản khắp bốn phương từ trong khe rãnh.

Tất cả nhân tộc được cứu ra từ trong trùng kén, đã bị chém giết toàn bộ ngay tại chỗ!

Tất cả tiếng khóc, tiếng cười, nói mê tan thành mây khói.

Bóng đen nặng nề bao phủ cả tòa núi non, vừa nãy trên ngọn núi còn rất náo nhiệt như sôi trào, chỉ một thoáng yên lặng như tờ, chỉ có mùi máu tanh ầm vang tản khắp, máu tươi ào ạt chảy xuôi hội tụ thành thác nước, rơi vào trong khe rãnh vết đao.

Trong chớp mắt hơn chín vạn nhân tộc cùng nhau bị trảm, động tác của Bùi Lăng yên lặng rơi lệ cùng Bùi Lăng yên tĩnh cười to đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp.

Cơn gió mạnh cuồn cuộn xa xa cùng tiếng nước mơ hồ róc rách như thời gian bị thả chậm vô số lần!

Thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu được, tiên thuật [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] này có hiệu quả trong màn đêm!

Chương 2723: Phía dưới huyết nguyệt (6)

Ngoại trừ hắn và Tâm Mộc, chỉ có một ít sự tồn tại rất đặc thù có thể không bị thời gian giảm tốc ảnh hưởng.

Ví dụ như vị Long hậu trong cung điện Long tộc kia...

Vị Giao Long nữ tiên kia có thể không bị thời gian giảm tốc ảnh hưởng, cũng là vì vị Long hậu kia...

Hơn chín vạn phàm nhân vừa rồi, từ lúc bắt đầu đã bị hắn giấu ở trong pháp tắc của mình.

Vì vậy, sau khi trở lại hiện thế từ pháp tắc, những người phàm tục kia cũng không bị thời gian giảm tốc ảnh hưởng.

Hiện tại hai bóng người tranh đạo với hắn, lúc bắt đầu cũng không bị thời gian chậm chạp ảnh hưởng, hơn phân nửa là vì mệnh cách những người phàm tục kia chống đỡ!

Sau khi hệ thống trảm diệt tất cả phàm nhân, hai vị tranh đạo cùng hắn lập tức chịu sự ảnh hưởng từ tiên thuật này [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] !

Không, không phải phàm nhân!

Trước khi hệ thống điều khiển hắn xuất đao, tất cả phàm nhân đã sớm chết hết!

Những người vừa bị hệ thống trảm, đã bị chiếm mệnh cách biến thành cái xác không hồn!

Nhưng hơi kỳ quái.

Rõ ràng hiện tại Giao Long nữ tiên cũng không bị thời gian giảm tốc ảnh hưởng, vì sao nàng dùng ra thủ đoạn, lại bị môn tiên thuật kia của hắn ảnh hưởng?

Đúng!

Lúc trước hắn cùng Tâm Mộc đại chiến, Tâm Mộc dùng chiêu này, hắn cũng chỉ có thể sử dụng cận chiến, tất cả thủ đoạn thoát khỏi nhục thân đều bị giảm tốc...

Giao Long nữ tiên này chắc chắn không biết điểm ấy, mới dùng ra môn thủ đoạn này.

Như thế lại cho hắn cơ hội!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, bắt đầu vận chuyển [Thực Nhật bí lục], lít nha lít nhít sợi tơ huyết sắc lập tức bắn ra từ trên dưới cả người hắn, trong chớp mắt chưi vào hư không đã kết nối bóng người hai bên trái phải.

Tranh đạo chính thức bắt đầu!

Lực lượng mệnh cách liên tục không ngừng lập tức ào ạt truyền đến từ trong sợi tơ, như thiên hà cuốn ngược, trùng điệp rót vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Động tác của hai tên Bùi Lăng đang khóc và đang cười cực kỳ chậm chạp, căn bản không thể chống cự hệ thống cướp giật mệnh cách hai người.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, đoạt lại tất cả mệnh cách của mình.

Nhưng hệ thống không hề có ý dừng [Thực Nhật bí lục], vẫn lấy phương thức cực kỳ hoàn mỹ vận chuyển môn công pháp này.

Bùi Lăng lập tức phát hiện mệnh cách truyền đến trong sợi tơ, đã không còn là mệnh cách mà hắn bị đoạt đi, lại bắt nguồn từ một loại tồn tại khác!

Dường như phát hiện tình huống không đúng, hai tên Bùi Lăng đang khóc và đang cười, lập tức ầm vang đổ sụp tản mạn khắp nơi như mây khói.

Chỉ có điều, hiện tại động tác của bọn họ thật sự quá chậm chạp.

Trong quá trình bọn họ bắt đầu tiêu tán, lượng lớn mệnh cách tỉnh thuần đã quán chú vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Thời gian dần trôi qua, Bùi Lăng cảm thấy dường như mình có thêm hai đầu pháp tắc...

Phốc! Phốc!

Lúc này, Bùi Lăng khóc và Bùi Lăng cười như bọt khí bị đâm thủng, hoàn toàn tiêu tán.

"Leng keng! Tranh đạo thành công..."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện [Thực Nhật bí lục] cho ngài..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, sau đó cũng không có đối thủ tranh đạo như lần trước, hệ thống chỉ thao túng thân thể Bùi Lăng vận chuyển [Thực Nhật bí lục] mấy tức, đã trực tiếp dừng lại.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt như điện nhìn về phía Giao Long nữ tiên "Hi Ngao", tiếng cười, tiếng khóc, nói mê, huyết nguyệt... Thủ đoạn của đối phương đã bị hắn phá giải toàn bộ, hiện tại đến lượt hắn ra tay!

Lúc này, cuối cùng "Hi Ngao" đã lấy lại tinh thần, thủ đoạn của tu nhân tộc sĩ này cũng khiến nàng thấy hơi bất ngờ.

Đặc biệt là môn thủ đoạn che đậy huyết nguyệt kia...

Không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ, một đạo đao khí huyết sắc lộ ra sát cơ vạch phá bầu trời, chém xuống đầu nàng!

Oanh!"

Trong bụi mù nổi lên, lại một khe rãnh to lớn xuất hiện ở đỉnh núi, vô số đá vụn bắn tung toé, muốn rơi xuống bốn phương.

Đao ý lạnh thấu xương nhét đầy phương thiên địa này, sát ý cao ngất!

Váy màu mực phần phật bay múa như một đóa Mạn Đà La đen nhánh đột nhiên nở rộ: "Hi Ngao" đã đứng ở giữa không trung đằng xa, vào thời khắc mấu chốt lại trực tiếp tránh thoát phong ấn sau cùng, tránh đi một đao kia!

Nàng yên tĩnh nhìn qua Bùi Lăng, trong mắt dọc sáng như bạc đây lạnh lẽo.

Hừ!

Đã biết tu sĩ nhân tộc này không tuân thủ hứa hẹn, chắc chắn sẽ nhân lúc nàng bị phong ấn, ra tay với nàng!

Nếu lần này người bị đối phương bắt cóc là "Yểu Nguyệt" tiểu công chúa, đừng nói bị đối phương trả về, chỉ sợ hiện tại đã chết thảm trong tay hắn, thậm chí hài cốt bị cầm đi luyện chế khí cụ!

"Bùi mỗ đã biết, Long tộc ngươi không tuân thủ hứa hẹn!"

"Chuyến này chắc chắn sẽ nhân lúc ta lơ là, ra tay với ta!"

"Nếu vừa rồi Bùi mỗ trực tiếp thả vị tiểu công chúa của các ngươi đi, đừng nói lúc ấy để Bùi mỗ rời đi, chỉ sợ hiện tại Bùi mỗ đã sớm không còn hài cốt!"

Chương 2724: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về?

Trên ngọn núi vắng, Bùi Lăng cầm trường đao trong tay, huyền bào phồng lên, lạnh lùng nói.

Trong lúc suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, toàn bộ phương thiên địa này đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, trong chớp mắt hóa thành huyết sắc mênh mông!

Dòng máu tuôn ra mặt đất, trên vòm trời có huyết vũ như trút nước!

Mỗi một giọt mưa máu đều tản ra đao ý dữ tợn, bạo ngược, máu tanh cường đại cuồn cuộn.

Lúc vấy xuống, nơi đi qua nham thạch kiên cố hóa thành bột mịn, sông núi thay đổi, hình dạng mặt đất vạn dặm thay đổi trong nháy mắt.

Dòng máu ào ạt chảy xuôi như ngàn vạn lưỡi dao cắt chém, lòng sông rạn nứt lập tức biến mất, dãy núi đổ sụp, thung lũng tan rã.

Trong chốc lát phương càn khôn này không ngừng rung động biến ảo, muôn hình vạn trạng.

Vạn vật trong tầm mắt đều chìm xuống, chỉ có huyết sắc cuồn cuộn như ngày tận thế tới, hạo kiếp xuất hiện!

Đây là [Di Thiên Huyết Ngục] !

Giữa không trung: "Hi Ngao" nghe vậy lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức giận dữ nói: "Long tộc rất coi trọng hứa hẹn!"

"Đừng dùng suy nghĩ của chủng tộc ti tiện không quan trọng các ngươi, để suy đoán sự tồn tại sinh ra đã là tiên chúng ta!"

"Hơn nữa, ta đã sớm có thể tránh thoát phong ấn buồn cười của ngươi, nhưng vẫn cho ngươi cơ hội sống sót...

Không đợi "Hi Ngao" nói cho hết lời, Bùi Lăng trực tiếp ngắt lời:

"Đừng nói nhảm nữa!"

"Bùi mỗ vốn định thả ngươi trở về, nhưng ngươi không nên giết chín vạn phàm nhân này!"

"Hiện tại, Bùi mỗ cho ngươi hai con đường."

"Một, chết!"

"Hai, gia nhập dưới trướng của Bùi mỗ."

"Nói cho Bùi mỗ tất cả việc liên quan đến hồng hoang!"

"Gặp phải loại cường giả như Long hậu kia, bảo vệ tốt bản thân là sự đền bù với nhân tộc ta..."

Nhìn nhân tộc trước mặt vẻ mặt nghiêm nghị, lời lẽ chính nghĩa, "Hi Ngao" lập tức tỏ ra khó có thể tin.

Từ khi nào hơn chín vạn phàm nhân kia lại biến thành nàng giết?

Đối phương không giải quyết "Khốc Quyệt': "Tiếu Quyệt", "Thuyết Mộng Quyệt" thì có liên quan gì với nàng?

Hơn nữa, tham gia vào dưới trướng đối phương?

Bảo vệ đối phương?

Thật sự là suy nghĩ hão huyền!

Nghĩ tới đây: "Hi Ngao" lập tức giận dữ nói: "Hơn chín vạn phàm nhân kia là ngươi không ra tay, không cứu kịp thời!"

"Muốn thất hứa, ra tay với ta, cũng không cần tìm lý do đó."

"Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn."

"Lấy thực lực nói chuyện là được!"

Nói xong, khí tức quanh người nàng mãnh liệt như sóng to gió lớn như bành trướng mà lên, trời cao gió mạnh phần phật, làn vây màu mực bay lên, tóc dài bay múa như cuồng xà, trong đôi mắt dọc sáng như bạc đầy vẻ lạnh lẽo.

Lại đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến!

Thấy đến mức độ này, Giao Long nữ tiên này lại còn mạnh miệng như thế, sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, đối phương đã không chịu chọn, vậy hắn sẽ chọn con đường thứ hai giúp đối phương!

Hồng hoang này từng bước sát cơ, quá hung hiểm.

Số lượng dị tộc tiên nhân cũng tầng tầng lớp lớp, giết một vị tiên nhân cũng không có ý nghĩa gì.

Còn không bằng để Giao Long nữ tiên này cho hắn... Cho nhân tộc sử dụng...

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không còn nói nhảm, lúc này điểm ra một ngón tay.

Khí thế quanh người ầm vang mà lên, tay áo đón gió phồng lên như muốn phá vỡ, tóc mực điên cuồng múa, trong nháy mắt vô số núi đá đất cát lơ lửng mà lên!

Cả tòa ngọn núi vắng, những nơi ánh mắt Bùi Lăng nhìn tới, tất cả nham thạch kiên cố, bùn cát, mảnh vụn, nhao nhao đảo dòng về phía vòm trời.

Một luồng trọng lực vô hình, kinh khủng, rộng lớn tràn trề như sao băng nhanh chóng rơi xuống!

Oanh! !!

Toàn bộ địa vực này lập tức sụp đổ!

Ngọn núi vắng vẻ run rẩy cao vút trong mây, kéo theo mảnh đất bao la điên cuồng run rẩy.

Tạch tạch tạch két... Trong tiếng giòn vang liên tiếp, toàn bộ ngọn núi xuất hiện mấy vết rách xuyên qua cả ngọn núi.

Những vết rách này vừa xuất hiện, lập tức lấy tốc độ cực nhanh mở rộng, trong chớp mắt như một tấm lưới to lớn, lấy ngọn núi vắng vẻ làm trung tâm, kéo dài đến bốn phương tám hướng, kẽ hở lít nha lít nhít, cắt chém phương địa vực này thành mảnh nhỏ.

Tất cả mọi thứ hội tụ thành dòng lũ rộng lớn, đều chảy ngược lên trời cao.

Trong nháy mắt vùng bỏ hoang và ngọn núi vắng vẻ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, tại chỗ chỉ để lại một vực sâu mới tinh, lộ ra tầng nham thạch lộng lẫy.

Trong ánh sáng âm u lạnh lẽo có vô số tài nguyên khoáng sản hoặc vô cùng kiên cố, hoặc trân quý hiếm thấy hôi phi yên diệt!

Tro tàn lộn xộn bay lên như tuyết, bồng bềnh khiến thiên địa mờ mịt.

Trên trời cao, cát bụi nham thạch lơ lửng mà lên cuồn cuộn xếp chồng, như một hòn đảo lơ lửng từ khi sinh ra đã vậy, bao phủ một bóng mờ to lớn xuống mặt đất.

Dưới một ngón tay, đảo trên trời, núi thành vực, tình cảnh rộng lớn, khí thế cuồn cuộn!

Trong bóng tối: "Hi Ngao" vẻ mặt lạnh nhạt đứng trên không vực sâu, băng rua trên vạt áo màu mực bay múa, chiếu rọi da trắng như tuyết dung mạo như hoa, trong lạnh băng càng lộ ra vẻ diễm lệ, trông lông tóc không tổn hao gì.

Lại cực kỳ nhẹ nhõm chính diện tiếp nhận [Tinh Thần Chỉ] của Bùi Lãng!

Lúc này: "Hi Ngao" mười ngón tay nhặt như hoa lan, đánh ra một pháp quyết cổ xưa, lạnh lùng nói: "Nhân tộc, hôm nay sẽ để ngươi mở mang kiến thức về sự cường đại của tộc ta một chút!"

Chương 2725: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (2)

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ khoảng thiên địa này lập tức hiện ra từng bong bóng có to có nhỏ.

Ùng ục ục...

Những bong bóng này lớn như núi cao biển rộng, cái nhỏ không quá kích cỡ nắm đấm nhân tộc, màu sắc xám đen không thấy rõ hình bên trong, chỉ có tiếng nước suối cuồn cuộn, liên tiếp nối liền không dứt, vang vọng quanh mình.

Trong mỗi một cái bong bóng ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng.

Bong bóng càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt đã trùng điệp vây quanh Bùi Lăng như phong tỏa phương càn khôn này.

Thấy thế, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh.

Một ngón tay vừa rồi chỉ là hắn đang thăm dò.

Ngược lại thực lực của Giao Long nữ tiên này thật sự cường đại hơn Nham Tiên trước đó quá nhiều!

Bùi Lăng đưa tay, chụp vào Cửu Phách Đao sau lưng.

Đang chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ, hắn đột nhiên nhận ra cái gì đó, cánh tay lập tức thu hồi, đồng thời tâm niệm vừa động, trong chốc lát thiên địa xoay chuyển!

Tất cả mọi thứ quanh mình điên đảo như là soi gương!

Tiên thuật trong tay "Hi Ngao" chỉ thiếu chút nữa là có thể thi triển thành công, vào thời khắc mấu chốt khí tức hỗn loạn, tiên lực vận chuyển ngược, tiên thuật phạm sai lầm!

Ngay sau đó, tất cả bọt khí xám đen lập tức ầm vang nổ tung!

Bành bành bành bành bành...

Trong tiếng vang chấn trời động đất, từng tầng gợn sóng màu xám đen như mưa rào rơi vào mặt hồ, tranh nhau chen lấn, lít nha lít nhít khuếch tán ra.

Hư không kiên cố của hồng hoang vỡ ra từng kẽ hở, khí thế vô cùng kinh khủng ầm vang phóng đi bốn phương tám hướng, cày ra vết rách như chạc cây ở giữa không trung.

Bùi Lăng đứng bất động tại chỗ, quanh người huyết sắc cuồn cuộn, vô số đao khí có khí tức lạnh thấu xương vờn quanh, như biển giận sóng to xám đen mãnh liệt trào tới, đều bị rất nhiều đao khí lập tức trảm diệt.

Sóng âm cuồn cuộn như thiên quân vạn mã lao nhanh, chấn động thiên địa.

Lúc này, bóng tối, huyết nguyệt, sát khí như đều tan thành mây khói, giữa càn khôn chỉ có xám đen tùy ý lan tràn, càn quét tất cả!

Hồi lâu, cuối cùng tiếng nổ chầm chậm ngừng.

Giữa thiên địa tối tăm ẩm ướt, sương mù vẩn đục không rõ ranh giới, lập tức rơi ra như mưa to trút nước.

Ngàn vạn tơ bạc xen lẫn đầy trời như tấm lưới mới dệt.

Bùi Lăng vừa muốn hành động, một cánh tay trắng nõn xinh đẹp nằm trong ống tay áo rộng màu mực đột nhiên nhô ra từ trong mưa to mênh mông, một phát bóp chặt cổ hắn, lao về phía mặt đất vốn là bầu trời!

Oanh! !!

Phía trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn.

Bụi mù nổi lên xung quanh, chỗ sâu nhất của cái hố: "Hi Ngao"

vây mực phần phật, một tay đè chặt Bùi Lăng, một tay khác nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng nên xuống.

Oanh!

Trong tiếng động nặng nề, toàn bộ thân thể Bùi Lăng như dưa hấu chín mọng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung toé như mưa, đỏ trắng chảy xuôi đây đất, hội tụ thành vũng máu mới mẻ.

Chân cụt tay đứt tản ra nhao nhao.

Dưới đáy cái hố có tiếng nước chảy xuôi lững lờ, dấu nắm đấm tươi sáng như đánh xuyên qua cả vùng.

Một kích diệt sát nhân tộc trước mắt, váy áo "Hi Ngao" khẽ nhúc nhích đang muốn đứng dậy, sau người đột nhiên xuất hiện một bóng dáng huyền bào như quỷ mị, một tay đè lại đỉnh đầu nàng, tiếng nói mờ mịt rộng lớn: "Ngủ!"

"Hi Ngao" lập tức muốn phản kích, nhưng hai mắt nặng nề như thiên quân, lại không bị khống chế bắt đầu khép kín.

Máu tươi vốn chảy xuôi đến mắt cá chân nàng tiêu tan không thấy bóng dáng; thi khối tản ra xung quanh tan thành mây khói...

Người vừa bị "Hi Ngao" diệt sát, chỉ là một bộ phục khắc thể lấy giả làm thật!

Lồng ngực "Hi Ngao" chập trùng kịch liệt, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát!

Hai tay nàng chậm rãi nâng lên theo như muốn cưỡng ép xông phá trói buộc pháp tắc của Bùi Lăng.

Nhưng ngay sau đó...

"Quên!"

Giọng nói lạnh băng mờ mịt lại vang lên.

Tất cả động tác của "Hi Ngao" lập tức cứng đờ.

Mí mắt của nàng bao trùm mắt dọc sáng như bạc từng chút một, hoàn toàn che phủ đôi mắt, khép kín!

Trong chốc lát, khí tức của "Hi Ngao" như mặt biển đột nhiên thư giãn, bình tĩnh lại.

Nàng ngủ thật say, không giãy giụa nữa.

Bùi Lăng đặt một tay trên đỉnh đầu "Hi Ngao", một tay đánh ra một pháp quyết kỳ quái quỷ quyệt, lại thi triển ra [Câu Mệnh Chú], muốn cưỡng ép bắt đi mệnh cách của đối phương.

Nhưng ngay lúc này...

Phốc!

Một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh đâm vào từ sau lưng Bùi Lăng, xuyên ra từ ngực, năm ngón tay sơn móng đỏ tươi đột nhiên nắm một trái tìm còn đang chậm rãi nhảy lên!

Bùi Lăng nhướn mày, cúi đầu nhìn về phía Giao Long nữ tiên bị mình đè lại đỉnh đầu, đã thấy nàng đột nhiên đổ sụp xuống, hóa thành một dòng nước trong chảy xuôi đây đất.

Cũng như phục khắc thể của hắn, đây là pháp tắc của Giao Long nữ tiên, còn không phải là hóa thân!

Ngay sau đó...

Oanh!"

Bùi Lăng trực tiếp tự bạo!

Toàn bộ phương thiên địa này ầm vang lay động, huyết nhục, di cốt trộn lẫn cát bụi lập tức trải rộng mỗi một góc.

Mùi máu tanh tản khắp tứ phương!

Bụi mù lộn xộn bay lên, hơi nước nặng nề.

Trong giây lát, một luồng lực lượng vô hình xóa đi tất cả, khiến thiên địa quay về rõ ràng, bóng dáng Bùi Lăng và "Hi Ngao" lại xuất hiện.

Chương 2726: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (3)

"Hi Ngao" váy bồng bềnh, tóc dài tùy ý bay múa, vòm trời dưới chân nàng vốn là mặt đất, mặt đất trên đầu nàng vốn là vòm trời.

Bùi Lăng huyền bào phần phật, tóc mực rối tung như màn hình, lại vừa hay ngược lại với nàng, chân ở mặt mặt đất, đầu ở vòm trời.

Hai người chia ra đứng ở một phương trong hư không, ánh mắt lạnh lùng, giằng co trong điên đảo.

"Hi Ngao" vẫn mặt đẹp xanh ngọc, lại lông tóc không tổn hao gì.

Bùi Lăng thì hơi cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, máu tươi ào ạt không ngừng chảy ra từ trong tim hắn.

Lần ngược về ngọn nguồn!

Vừa rồi người trúng chiêu chỉ là phục khắc thể của hắn, nhưng thủ đoạn của Giao Long nữ tiên này lại là làm phục khắc thể của hắn bị thương, chính là thương tổn tới hắn!

Ngoài ra, Giao Long nữ tiên này vẫn dùng hình người chiến đấu với hắn, còn chưa dùng tới lực lượng bản tướng Long tộc.

Thực lực chân chính của đối phương hoàn toàn không chỉ như thết Lúc này: "Hi Ngao" lạnh băng nói: "Thăm dò dừng ở đây."

"Hiện tại, lấy ra thực lực chân chính của ngươi!"

Nói xong, nàng đưa tay phải ra, từ xa đánh một trảo về phía Bùi Lãng!

Trong nháy mắt, tất cả trong thiên địa bắt đầu kịch liệt đổ sụp, thu nhỏ, vặn vẹo... Dường như lúc này toàn bộ thiên địa thành một tờ giấy bị vò nhăn, đang bị một luồng lực lượng cường đại vô hình tùy ý vo lại.

Thân hình Bùi Lăng không bị khống chế cũng chịu ảnh hưởng giống toàn bộ thiên địa, bị vò nhăn, vo lại...

Nhưng ngay lúc chúng sinh vạn vật sắp bị một trảo này của "Hi Ngao" vò thành một điểm đen, thân thể của nàng đột nhiên hóa đá từng khúc.

Huyết nhục vô cùng kiên cố của Long tộc lập tức ngưng thực, hóa thành vật liệu đá xanh đen.

Cơn buồn ngủ vô cùng mãnh liệt lập tức bao phủ nàng.

"Hi Ngao" cau hàng lông mày kẻ đen, nàng hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm réo rắt!

Tiếng kêu cao vút, thắng vào mây xanh.

Uy áp kinh khủng theo sóng âm trùng điệp che vạn dặm.

Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh.

Vạn vật đều run rẩy, chúng sinh phủ phục.

Tất cả ý ngủ say đều như mây khói tản mạn khắp nơi, ầm vang biến mất, vật liệu đá xanh đen cũng bắt đầu biến mất.

"Hi Ngao" lại quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, đã thấy Bùi Lăng không nhúc nhích tí nào đứng tại vị trí vừa rồi, trước ngực hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, chẳng biết bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một nữ tử tóc xõa dáng người yểu điệu từ lúc nào.

Nữ tử kia màu da trong sáng như núi cao tuyết đọng, mặt mày mềm mại, môi son răng trắng, mặc một bộ áo bào màu đen kiểu dáng đơn giản, bộ áo bào kia không có dấu vết khâu lại kia, lúc phất phơ như là một đoàn bóng đen lưu động.

Chính là "Mạc Lễ Lan"!

Thấy "Mạc Lễ Lan", trong mắt dọc sáng như bạc của "Hi Ngao"

không khỏi hiện ra một vòng nghiêm nghị hiếm thấy.

Đây là tên nhân tộc thật sự bắt cóc "Yếu Nguyệt" tiểu công chúa!

Hiện tại thời gian toàn bộ thế giới chậm chạp, đều do tên nhân tộc này gây nên!

Nếu không phải có Long hậu ra tay, hiện tại nàng cũng sẽ bị thời gian chậm rãi ảnh hưởng!

Đây là một kẻ địch mạnh!

Lúc này, Bùi Lăng bình thản nói: "Cố gắng bắt sống"

"Nàng không thể chết, phải làm thủ hạ của ta."

"Mạc Lễ Lan" thanh thúy nói: "Không có vấn đề"

"Một mình ta ra tay là được!"

Nghe vậy: "Hi Ngao" lập tức giận dữ, chỉ là một nhân tộc ti tiện không quan trọng, cũng dám hết lần này đến lần khác đổi trắng thay đen ở trước mặt nàng!

Nhưng không đợi nàng mở miệng cãi lại, lập tức cảm giác được trong hư không có một cái miệng to như chậu máu vô hình, đã lặng yên không tiếng động hung hăng cắn xuống nàng!

"Hi Ngao" lập tức lấy lại tinh thần, lúc này không do dự chút nào, hắn tâm niệm vừa động, một đôi long trảo to lớn màu sắc đen như mực, lân giáp chiết xạ từng điểm ánh sáng chói lọi đột nhiên xuất hiện.

Hai cái long trảo này đều cứng như thiết tỉnh, một cái long trảo nhô ra có đốm lửa nhỏ bắn tung toé, một phát bắt được vòm họng của cái miệng to như chậu máu; một cái long trảo khác thì đè xuống hàm dưới của cái miệng to như chậu máu.

Lực lượng kinh khủng tràn trề tới, khiến cái miệng to như chậu máu lập tức dừng khép kín!

Nhưng ngay sau đó, giữa thiên địa hiện ra vô số răng nhọn lít nha lít nhít, lại hiện ra vô số cái miệng lớn vô hình.

Những cái miệng lớn này mở to như bầy cá mùa lũ, chen lấn hư không chật như nêm cối.

Cái miệng lớn thứ nhất lại cắn vào đầu "Hi Ngao"; cái miệng lớn thứ hai lao về phía "Hi Ngao" cùng cái miệng lớn thứ nhất cắn xuống; cái miệng lớn thứ ba thì tính cả hai cái miệng lớn phía trước, cùng cắn xuống "Hi Ngao"; cái miệng lớn thứ tư...

Tầng tầng lớp lớp, vòng vòng đan xen như cánh sen bị lột ra, khép lại lần nữa, từng cái miệng lớn mở to giữa thiên địa, chúng sinh vạn vật như chỉ trong một miếng!

Trong lúc im ắng gào thét, tất cả cái miệng lớn đồng thời rơi xuống.

Cùng lúc đó, hai cái long trảo ngăn cản cái miệng lớn ban đầu lấy tốc độ cực nhanh, hóa đá thành màu mực vật liệu đá.

Vẻ mặt "Hi Ngao" lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Nàng mười ngón nhặt lên, lúc này đánh ra một pháp quyết cổ xưa, trong hư không lập tức tuôn ra dòng nước ào ạt.

Chương 2727: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (4)

Những dòng nước này trong veo như ngọc, chỉ chảy xuôi giây lát đã hóa thành vô số Cự Long màu đen!

Sừng thú của Cự Long tươi sáng, lợi trảo như dao, có gió mây ở hai bên trái phải, sau khi xuất hiện không do dự chút nào lập tức phóng tới những cái miệng lớn vô hình quanh mình.

ầm ầm ầm ầm ầm...

Thấy Kế Sương Nhi thao túng thể xác "Mạc Lễ Lan" đã trực tiếp tranh đấu với Giao Long nữ tiên, trên mặt Bùi Lăng không có chút rung động nào.

Vừa rồi hắn còn chưa rút đao, cũng chưa sử dụng những tiên thuật mà ý chí Đọa Tiên truyền cho hắn, chính vì cảm giác hóa thân sắp đến.

Thực lực tên Giao Long nữ tiên trước mắt thật sự hơi nằm ngoài dự liệu của hắn!

Bây giờ không phải là ban ngày, không có sân nhà gia trì do mười mặt trời dâng lên, dù hắn toàn lực ra tay... Kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương với tên Giao Long nữ tiên này!

Nhưng hóa thân trở về lại đã khác!

Hiện tại tu vi bản thể của hắn vẫn là Đại Thừa, mặc dù đã là đỉnh phong trong cảnh giới tu hành ở Bàn Nhai giới, nhưng tiên phàm cách biệt như chỉ có một sợi dây, lại có sự khác biệt về "chất".

Nhưng cỗ hóa thân này lại đã thành tiên!

Hơn nữa, cỗ hóa thân này có được nội tình giống với bản thể của hắn!

Mặc dù Kế Sương Nhi không biết những tiên thuật của hắn, nhưng thủ đoạn do nàng nắm giữ lại cũng không kém.

Hiện tại Kế Sương Nhi dùng chiêu này, hắn cũng từng gặp trong Bồng Doanh quan lần trước.

Lúc trước hắn dẫn theo Kế Sương Nhi chạy ra khỏi toà đạo quan kia, trên đường có một cái miệng rộng giống vậy hoàn toàn thôn phệ bọn họ...

Sau khi Kế Sương Nhi được hắn cứu ra từ bỏng Doanh quan, cái này đã trở thành thủ đoạn của Kế Sương Nhi.

Tất cả đồ vật bị cái miệng rộng này nuốt vào, sẽ lập tức bị thế giới quên láng!

Đương nhiên, thực lực Giao Long nữ tiên này cũng không tầm thường.

Bây giờ đối phương chưa dùng ra bản tướng Long tộc, hiển nhiên còn có dư lực rất lớn!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức chập ngón tay lại như đao, trảm một cái về phía Giao Long nữ tiên.

Xoạt xoạt xoạt...

Vô số đao khí huyết sắc như tuyết lớn nhao nhao, lưu loát, đao ý cao ngất chém về phía Giao Long nữ tiên!

Huyết sắc trào lên như thiên hà cuốn ngược xé rách vạn vật!

"Đại tiểu thư, ngươi và ta cùng nhau liên thủ!"

"Thực lực của Giao Long nữ tiên này rất mạnh"

"Đối phó loại tiên dị tộc tàn sát, giết hại nhân tộc vô tội, không cần nói đạo nghĩa gì!"

"Hơn nữa, hiện tại thời gian của chúng ta có hạn, không thể đánh lâu!"

Nghe vậy, Kế Sương Nhi không suy nghĩ nhiều, vừa ra tay vừa tiếng nói trong trẻo đáp: "Tốt!"

ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng động chấn trời động đất nối liền không dứt, cát bụi mịt mù che đậy vòm trời, giữa thiên địa đảo ngược một mảnh mênh mông.

Long trảo, đao khí, miệng lớn... Đại chiến hừng hực, chấn động tứ phương!

Hồng hoang.

Hành cung Long tộc.

Kết giới bao trùm thuỷ vực to lớn, biển màu xanh thẳm, Thủy tộc nhẹ nhàng.

Thủy Tinh cung yên tĩnh đứng sừng sững.

Thủy tạ trên mặt biển rèm châu nửa cuốn, mặt biển lăn tăn chiết xạ ngàn vạn ánh sáng phản chiếu trong phòng, tất cả các loại ánh sáng và vách tường đầy xà cừ, san hô, lưu ly, xích châu chiếu rọi nhau, như cầu vồng mây tía nở rộ, thất thải cả phòng.

Long hậu đổi một thân cung trang màu tím, ống tay áo rộng màu vàng vén lên cổ tay, trong khuỷu tay trơn bóng trắng nõn ôm "Yếu Nguyệt" tiểu công chúa đã đổi tã lót.

Lúc này, hai con ngươi tiểu công chúa như trợn không phải trợn, môi đỏ hé mở, phát ra tiếng ê a.

Long hậu mỉm cười, tiếng nói nhu hòa hát một khúc hát ru Long tộc.

Xung quanh vang lên tiếng ốc biển chuông gió va đập vào nhau, tiếng kim ngọc êm tai như nhạc đệm cho Long hậu.

Gió biển mênh mông thổi qua tóc mai hoàn bội, khiến tâm thần sinh linh thanh thản.

Lúc này, gian ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: "Mẫu hậu, một canh giờ đã đến, nhưng Hi Ngao tỷ vẫn chưa về."

Long hậu dừng khúc hát ru, rất bình thản nói: "Chờ chút"

Giọng nói gian ngoài lập tức nói: "Rõ!"

Trên hành lang bên ngoài thủy tạ, Long Nữ "Yểu Du" cung trang vàng nhạt đã quay người rời đi.

Trong phòng, Long hậu khẽ lắc đầu.

Lúc tên nhân tộc kia rời đi, nàng từng nói sẽ cho đối phương một canh giờ.

Hiện tại, chắc "Hi Ngao" vừa bắt đầu ra tay.

Nghĩ tới đây, tròng mắt Long hậu nhìn về phía bé gái trong ngực, không muốn tiếp tục để ý tới loại việc nhỏ này, khẽ nhếch miệng thơm, tiếp tục hát lên khúc hát ru bị cắt ngang.

Nhưng sau một khắc trôi qua: "Hi Ngao" vẫn chưa trở về phục mệnh.

Long hậu đang dỗ dành tiểu nữ hơi ngạc nhiên, nhân tộc này lại có thể chống đỡ trên tay "Hi Ngao" lâu như vậy?

Nhân tộc này cũng không phải sự tồn tại ở năm tháng này, mệnh số của hắn bị năm tháng che giấu, dù cho là nàng cũng không thể thấy rõ, nhưng nàng sẽ không nhìn nhầm nội tình thực lực của hắn!

Cảnh giới Đại Thừa kỳ, lại là Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp phía trên tám mươi mốt kiếp!

Loại nội tình này cũng là phượng mao lân giác ở thượng giới!

Nhưng cũng tiếc đối phương là nhân tộc!

Cảnh giới ngang nhau, nội tình giống vậy, thực lực của nhân tộc kém xa chủng tộc khác!

Chứ đừng nói đến so sánh với Long tộc!

"Hi Ngao" chẳng những là thiên kiêu trong Long tộc, tu vi cảnh giới cũng hơn xa tên nhân tộc kia.

Chương 2728: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (5)

Sự chênh lệch giữa hai người như cách biệt một trời...

Đang nghĩ ngợi, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt, theo đó là giọng "Yếu Du" nói: "Mẫu hậu, Hi Ngao tỷ vẫn chưa về...

Long hậu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng trả lời: "Đợi thêm"

"Yểu Du" đã đi vào thủy tạ, vốn còn muốn nói tiếp cái gì đó, thoáng nhìn "Yếu Nguyệt" trong ngực Long hậu, lập tức dừng lại, nhẹ gật đầu, khẽ nói: "Vâng!"

Chợt quay người lui ra.

Long hậu điểm vào mi tâm "Yếu Nguyệt" một cái, tiếp tục ôn nhu thì thầm dỗ nữ nhi chìm vào giấc ngủ.

Keng keng... Keng keng... Keng keng keng...

Trong tiếng ốc biển va đập vào nhau, lại qua một khắc đồng hồ "Yếu Nguyệt" tiểu công chúa đã lặng yên ngủ, bàn tay nho nhỏ còn kéo chặt một đoạn ống tay áo của Long hậu.

"Hi Ngao" vẫn chưa trở về!

Long hậu nhẹ cau mày ngài, trong mắt dọc hoàng kim hiện ra vẻ ngạc nhiên rõ ràng.

Thực lực nhân tộc này lại hơi ngoài ý muốn!

Nghĩ tới đây, Long hậu rón rén đặt "Yếu Nguyệt" tiểu công chúa vào trong xe nôi bên cạnh, chợt đứng dậy, bước chân im ắng đi đến lan can bên ngoài thủy tạ, nhìn về một phương hướng.

Ánh mắt Long hậu lập tức xuyên qua vạn dặm hải vực này, xuyên qua nước biển và màn đêm đỏ hồng trùng điệp, vượt qua muôn sông nghìn núi, trùng điệp cách trở, nhìn vào khoảng thiên địa nào đó.

Ngọn núi vắng về ầm vang sụp đổ, núi đá bắn tung toé: "Hi Ngao"

váy mực bồng bềnh, tới lui lơ lửng như quỷ mị, tiên lực quanh người nàng chấn động, khí tức liên tục tăng lên, không ngừng ra tay.

Tên nhân tộc kia cả gan làm loạn, trên dưới cả người loang lổ vết máu, thân chịu trọng thương đang đau khổ chống đỡ!

Nhìn tình hình chiến đấu thiên về một bên này, Long hậu khẽ gật đầu.

"Hi Ngao" không dùng toàn lực, nhưng nhân tộc này thật sự có chút năng lực.

Lúc này, bên tai nàng lại vang lên truyền âm của "Yểu Du": "Mẫu hậu, Hi Ngao tỷ tốn quá nhiều thời gian, ta đi xem một chút?"

Long hậu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nàng từng nói sẽ cho nhân tộc này một canh giờ.

Hiện tại một canh giờ đã đến, để "Yểu Du" đi qua cũng không có vấn đề gì...

Cũng tốt, nàng vốn không định để ý tới loại việc nhỏ này, nhưng tên nhân tộc kia đã có thể chống đỡ trên tay "Hi Ngao" như vậy, để "Yểu Du" đi qua nhìn một chút cũng không sao.

Dù sao lần trước "Yểu Du" giao thủ với nhân tộc này, chưa từng chiếm được ưu thế, vẫn còn canh cánh trong lòng.

Lần này tiến về, có lẽ cũng có thể suy nghĩ thông suốt.

Thế là, Long hậu bình thản nói: "Ngươi có thể đi."

"Thế nhưng, sau khi ngươi tới, tên nhân tộc kia còn đang đau khổ chống đỡ trong tay Hi Ngao, chưa từng thân tử đạo tiêu, vậy cho hắn một cơ hội!"

"Yếu Du" lập tức hỏi: "Cơ hội gì?"

Long hậu hở hững nói: "Nguyệt nhi tuổi nhỏ, thiếu một tọa kỵ."

"Nếu hắn bằng lòng ăn Hóa Long đan, từ đây để Nguyệt nhỉ sai phái, sẽ để hắn sống."

"Yểu Du" lập tức gật đầu nói: "Đã rõ!"

Nói xong, nàng bước ra phía trước một bước, lập tức rời khỏi thủy tạ, xuất hiện trên biển lớn mênh mông, ngay sau đó thể xác Long Nữ nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đầu Cự Long hoàng kim ngàn trượng, một trảo mở ra hư không chui vào trong đó, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.

Long hậu nhìn trưởng nữ rời đi, ống tay áo vung lên một cái, trở về trong phòng bên tiếp tục ngâm nga bài ca dao ở bên tiểu nữ, không tiếp tục để ý việc vặt này.

Soạt, soạt, soạt... Gió biển tanh mặn cuốn qua vạn khoảnh hải vực, tiếng sóng tới lui không ngừng, chợt có tiếng Thủy tộc nhảy vọt vang lên.

Huyết nguyệt treo cao, đỏ hồng chiếu khắp.

Xanh thắm đầy rẫy như bị lực lượng gì đó thấm vào, từng chút một hóa thành huyết hải mênh mông.

Thủy Tinh cung như vô tri vô giác, trong sáng long lanh chiết xạ ửng đỏ vô ngần.

Hồng hoang.

Huyết nguyệt như câu, như ngư dân mới buông cần xuống mặt đất, yên tĩnh khảm nạm trời cao.

Ánh sáng ửng đỏ chảy xuôi, Đế Lưu Tương trùng điệp tẩm bổ ngàn vạn sinh linh.

Hư không đột nhiên mở ra một kẽ nứt.

Cự Long màu sắc thuần kim lấp lánh, âm vang nhảy ra, từng mảnh vảy rồng sáng rõ tỉnh mịn tinh xảo, sừng hươu, tai trâu, râu dê, thân rắn, ưng trảo, vừa ra đã có mây mù đi theo, gió thổi sương lạnh, thể xác thấp thoáng, vảy trùng mọc dài uy nghiêm tiêu tán tứ phương, chấn nhiếp chúng sinh vạn vật.

Nguyên hình "Yểu Du" hơi động một chút, trong chớp mắt giữa ánh sáng vàng rực vạn trượng, hóa thành hình người mặc cung trang vàng nhạt, sừng thú sáng long lanh, nàng liếc nhìn xung quanh, không để ý đến sinh linh quỳ sát đây đất, trực tiếp nhanh chóng chạy về một phương hướng.

Trong mắt dọc hoàng kim đây ý lạnh lẽo.

Hy vọng tên nhân tộc kia đừng chết quá nhanh, lần trước nàng còn chưa thật sự phân cao thấp với đối phương!

Mặc dù mẫu hậu đã từng nói với nàng, nàng không phải đối thủ của tên nhân tộc kia.

Nhưng nàng không phục!

Nàng là huyết mạch đích hệ Long tộc, đích nữ Đế Hậu Long tộc, huyết mạch cao quý, nội tình hùng hậu, chưa chào đời đã được thiên đạo thiên vị, là sự tồn tại sinh ra đã là tiên!

Chỉ có điều nhân tộc là huyết thực nổi tiếng, sự tồn tại như sâu kiến, sao có thể thắng sự tồn tại bẩm sinh đã là tiên như nàng!

Hơn nữa, đối phương còn không phải là "Tiên"!

Hừ!

Phàm nhân xảo trá, chỉ là lợi dụng thân phận nàng quý giá, hiếm khi tự ra tay vì vậy kinh nghiệm đấu pháp không đủ, lúc này mới chiếm ưu thế mà thôi.

Chương 2729: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (6)

Phàm không thể thí tiên!

Từ lúc bắt đầu, nàng đã đứng ở thế bất bại!

Lần này, nhất định phải chứng minh cho mẫu hậu xem!

Đang nghĩ ngợi: "Yếu Du" đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy một bóng dáng khôi ngô mạnh mẽ đi theo sau lưng nàng từ xa.

Hắn ta lấy giao tiêu làm bào phục, trên quần áo điểm xuyết từng viên minh châu óng ánh sáng long lanh không tì vết, màu da trắng nõn gần như sáng long lanh, như màu sắc men trắng, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, lúc nhìn quanh vô cùng mị hoặc như muốn làm người ta say mê, quanh người có hơi nước lơ lửng, quanh quẩn như dải.

Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của "Yếu Du", người đến khẽ ngẩng đầu liếc nhìn nàng.

Đôi mắt băng lam thâm trầm như biển lại vô cùng lạnh băng, không có bất kỳ dao động tâm trạng gì.

"Yếu Du" nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, đây là tên thị vệ mà mẫu hậu phái tới bảo vệ nàng.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng biết không thể vượt qua mẫu hậu, để tên thị vệ này trở về hành cung.

Thế là, sắc mặt "Yểu Du" hơi trầm xuống, lạnh giọng phân phó:

"Chút nữa ngươi không thể ra tay!"

Giao Nhân chính tiên cụp mắt gật đầu: "Vâng!"

"Yểu Du" không nói gì nữa, lập tức tăng thêm tốc độ, bóng dáng hóa thành một đạo điện quang, trong chớp mắt vạch phá màn đêm ửng đỏ, chui vào nơi xa mênh mông...

Sau một khoảng thời gian, nàng đi tới một mảnh đồng bằng bát ngát.

Mảnh đồng bằng này mênh mông vô bờ, chỉ ở nơi xa có màu xanh nhàn nhạt, là hình dáng dãy núi chập trùng.

"Yếu Du" dừng chân giữa không trung, quan sát xuống dưới.

Chỉ thấy đồng bằng vốn bằng phẳng, lúc này vết rách trải rộng giăng khắp nơi, vết tích đổ sụp, một đường từ biên giới uốn lượn đến dãy núi xa xa như toàn bộ phương thiên địa này đều bị hung hăng kéo vào.

Nơi xa, một tòa vực sâu khổng lồ đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất.

Hơi khói bừng bừng như trụ cao, đang ầm vang dâng lên từ đáy vực.

Bốn phía cát bụi lộn xộn bay lên như mưa, rì rào rơi xuống.

Cơn gió dài tản ra từ bốn phía, có mùi máu tanh ngai ngái xen lẫn trong đó.

Vết đao, trảo kích, gặm nuốt... Vết tích đủ loại tiên thuật, thần thông, binh khí lít nha lít nhít.

Giữa thiên địa, có cảm giác quái đản không hài hòa, dường như sau khi lặp đi lặp lại đánh nát lần nữa chắp vá, tràn đầy vẻ vỡ tan.

"Yếu Du" hơi nhíu mày, nàng cảm giác được khí tức do "Hi Ngao"

tỷ lưu lại, cũng có khí tức của tên nhân tộc kia lưu lại, nhưng toàn bộ chiến trường trước mắt đã không có một ai.

Dù là tên nhân tộc kia hay "Hi Ngao" tỷ, cũng không thấy chút tung tích nào.

Xoạt!

Áo lam lóe lên, tên Giao Nhân chính tiên kia dừng lại sau lưng "Yếu Du" không xa, chỉ đơn giản liếc nhìn chiến trường, lập tức hiểu trận chiến của "Hi Ngao" tiểu thư và tên nhân tộc kia đã kết thúc.

Tên nhân tộc kia chắc chắn đã không còn hài cốt!

Lúc này: "Yểu Du" cũng kịp phản ứng, lập tức thất vọng.

Gắng sức đuổi theo vẫn đến chậm một bước.

Thế nhưng: "Hi Ngao" tỷ đã sớm kết thúc chiến đấu, vì sao không trở về?

Nghĩ tới đây, trong chốc lát "Yếu Du" cũng không có tâm trạng gì, lập tức phân phó: "Trở về!"

Nói xong, nàng vung ống tay áo một cái, bay về phía hành cung.

Giao Nhân chính tiên yên lặng đuổi theo.

Lại sau một khoảng thời gian, kết giới khẽ nhúc nhích, trời cao trên vạn khoảnh hải vực, bóng dáng "Yểu Du" và Giao Nhân chính tiên lần lượt xuất hiện.

"Yếu Du" bước ra một bước, đã trở lại phía dưới Thủy Tinh cung.

Bước chân nàng vội vàng, vạt áo băng rua bay múa, chẳng mấy chốc đã xuyên qua hành lang trùng điệp, xuất hiện bên ngoài thủy tạ, đứng ở cửa ra vào nhanh chóng sửa sang lại áo bào: "Yểu Du" lập tức bẩm báo nói: "Mẫu hậu, nhi thần đi trễ một bước, trận chiến đã sớm kết thúc."

"Tên nhân tộc kia đã chết trong tay Hi Ngao."

Trong thủy tạ, Long hậu đang ngồi xếp bằng trên vân sàng vận chuyển công pháp, quanh người nàng bốc lên hơi nước, từng đống long lanh như ngàn vạn thuỷ tinh, tráng lệ.

Nghe vậy, Long hậu mở mắt ra, trong mắt dọc hoàng kim hiện ra vẻ nghi ngờ, nhàn nhạt hỏi: "Trận chiến đã kết thúc?"

"Yểu Du" gật đầu, nói: "Đúng vậy, hiện trường núi sập đất nứt, có vực sâu mới xuất hiện, thực lực của nhân tộc này thật sự không yếu."

"Trước khi hắn chết, chắc chắn đã giãy giụa vô cùng kịch liệt...

Không đợi nàng nói cho hết lời, Long hậu lập tức đứng dậy, bước nhanh đến lan can thủy tạ, nhìn về phía chiến trường.

Ánh mắt Long hậu xuyên qua hải vực, màn đêm, sơn thủy, trùng điệp cách trở, nhìn về một phương thiên địa xa xôi.

Chỉ thấy ngọn núi vắng vẻ đổ sụp, ầm vang lơ lửng: "Hi Ngao" váy màu mực nhẹ nhàng tung bay, tới lui im hơi lặng tiếng, tiên lực bành trướng quanh người, khí thế cuồn cuộn liên tục ra tay.

Tên nhân tộc kia cả người máu tươi ào ạt, đang dùng thân thể bị trọng thương đau khổ chống đỡ.

Tình cảnh này giống hệt với tình cảnh nàng vừa nhìn thấy!

Long hậu lập tức tập trung nhìn lại, đã thấy toàn bộ cảnh tượng tan thành mây khói, lộ ra đống đổ nát vạn dặm sau đại chiến, trong vực sâu mới xuất hiện có hơi khói cuồn cuộn bốc lên.

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, vừa rồi thứ nàng nhìn thấy không phải trận chiến của "Hi Ngao" và tên nhân tộc kia, mà là một đoạn năm tháng hư ảo có khả năng xảy ra trong tương lai, nhưng không xảy ra trong lịch sử!

Là ai ra tay?

Chương 2730: Cảnh giới tiên nhân

Màu đỏ hồng nhuộm dần mặt đất, dãy núi chập trùng, tất cả đất cát đều rì rào lay động.

Vô số cỏ cây bắn ra từ lòng đất, dưới Đế Lưu Tương như vô cùng vô tận tưới tiêu, tranh nhau chen lấn sinh ra.

Ban ngày dãy núi trụi lủi, lúc này như sinh ra một tầng nhung lông xanh biếc.

Sinh cơ đạt dào, bành trướng như nước thủy triều, cảm giác phồn vinh đập vào mặt.

Tiếng động của phi cầm tẩu thú vô cùng sống động.

Bên dưới khe núi có đầm sâu yếu ớt, xung quanh yên lặng như tờ, không có tiếng động của bất kỳ sinh linh gì.

Chỉ thấy bạch cốt bày ra từng đống, dây leo đen nhánh nhỏ bé yếu ớt nhô ra từ khe hở di cốt, theo gió đêm rêu rao, nở ra đóa hoa như từng đồng mặt quỷ.

Lúc này, thác nước và đầm sâu đều khô cạn.

Núi non xanh biếc mềm mại, hơi nước lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp ngưng tụ, động quật tĩnh mịch mà khô ráo sau thác nước trên vách núi đá.

Tất cả quanh mình vô cùng chậm chạp như bức tranh.

Đột nhiên, một đạo kẽ nứt hư không mở ra, bóng người huyền bào vác đao nhanh chân đi ra.

Khí tức hắn bạo ngược, toàn thân tản ra uy áp vô cùng kinh khủng, chính là Bùi Lăng!

Lúc này, đầu vai hắn khiêng một nữ tử váy màu mực, sau khi đạp vào mặt đất trong động quật, kẽ nứt hư không lập tức khép kín ở sau lưng hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy.

"Hi Ngao" nhắm nghiền hai mắt, lông mi dài buông xuống như là quạt lông, mí mắt tạo ra bóng tối nặng nề, càng làm nổi bật da trắng nõn nà, trơn bóng như ngọc.

Mấy sợi tóc rối tung rơi xuống từ thái dương, chiếu rọi má trắng môi son, ba màu đen, trắng, đỏ có một loại diễm lệ nhìn thấy mà giật mình.

Sừng thú màu mực trên trán như đêm tối ngưng tụ thành, trong lờ mờ chiết xạ ra vẻ sáng bóng âm u lạnh lẽo.

Làn váy màu mực nhu hòa phiêu đãng như mây đen cắt may thành, lại như mây mù tới lui ban đêm, dáng vẻ yểu điệu, thấp thoáng.

Quanh người nàng tản ra ánh sáng vàng mịt mờ như nắng gắt phá vỡ trùng điệp mây đen, như ẩn như hiện lộ ra từ trong cơ thể nàng, làm váy áo màu mực như nhiễm vàng rực.

Ánh sáng vàng kia như nước lưu động, cũng không có hình dáng, chỉ quanh quẩn bên cạnh nàng, không vung đi được.

Bùi Lăng đi đến bên cạnh, tùy ý buông "Hi Ngao" xuống.

Trận chiến vừa rồi, hắn và Kế Sương Nhi liên thủ, thắng cũng không khó khăn.

Lại là thực lực cỗ hóa thân "Mạc Lễ Lan" này nằm ngoài dự đoán của hắn.

Dưới tình huống Kế Sương Nhi không có bất kỳ tiên thuật gì, từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn áp chế tên Giao Long nữ tiên này trước mắt!

Điều Bùi Lăng cần làm là thi triển tiên thuật [Minh Thiên Đại Mộng] này!

Đúng vậy, hiện tại ý thức của Giao Long nữ tiên này đã bị vây khốn trong [Minh Thiên Đại Mộng]. Hơn nữa, hắn còn dùng [Kim Quan Táng Thế] phong bế tu vi của đối phương.

Trong thời gian ngắn, đối phương căn bản không có cách nào thức tỉnh!

Thế nhưng, cỗ hóa thân "Mạc Lễ Lan" này lại bị trọng thương trong trận chiến trước đó.

Vì vậy sau khi bắt được Giao Long nữ tiên này, Kế Sương Nhi thao túng hóa thân của hắn, tiến vào trong bản thể của hắn tu dưỡng.

Một lần nữa thu hồi cỗ hóa thân này, rõ ràng thực lực của Bùi Lăng có tăng trưởng trên diện rộng.

Nhưng cỗ hóa thân thành tiên này vẫn chưa đủ để bản thể của hắn cũng vượt qua cách biệt tiên phàm trông như chỉ kém một đường, thật ra cứ như lạch trời.

Hiện tại, khí tức của hắn chỉ tiếp cận "Tiên", vẫn chưa phải "Tiên"!

"Cảm giác này... Cứ như sau khi thu hồi hóa thân, ngược lại khiến thực lực tổng thể trở nên yếu đi...

"Hiện tại trạng thái mạnh nhất của ta, hẳn là ban ngày mười mặt trời nhô lên cao, tắm rửa dưới nắng gắt, lại phân ra hóa thân."

"Hai đầu đại đạo Bản nguyên, bốn đầu pháp tắc Bản nguyên..."

"Dù hóa thân đã thành tiên, nhưng ta chuyển dời pháp tắc Bản nguyên đến trong cơ thể hóa thân, pháp tắc Bản nguyên lại không thể trực tiếp biến thành đại đạo Bản nguyên"

"Chỉ có hai đầu pháp tắc Ngủ và Nham này, hiện tại là đại đạo Bản nguyên..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hai đầu đại đạo "Bản nguyên", trong đó đầu pháp tắc "Ngủ" này bị vị Đọa Tiên kia chiếm cứ.

Hắn vốn tưởng mình mãi mãi không đạt được đầu pháp tắc "Bản nguyên" này, không ngờ lần này hệ thống dùng hóa thân thành tiên, đưa tới ý chí Đọa Tiên, lại khiến đầu pháp tắc phổ thông này trực tiếp biến thành đại đạo "Bản nguyên"!

Nhưng bây giờ tình huống này, nơi này hắn có được đại đạo "Bản nguyên"..."Ngủ", đại đạo "Bản nguyên" bên Đọa Tiên kia... Đối phương trực tiếp tặng cho hắn như vậy?

Hay là nói, đại đạo "Bản nguyên" vẫn tồn tại bí mật gì mà hiện tại hắn không biết?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lắc đầu, mặc kệ đầu đại đạo "Bản nguyên"

này xảy ra chuyện gì, chỉ cần bên Đọa Tiên không có ý ra tay với hắn, lúc này có thể tăng cường một phần thực lực cho mình, tóm lại vẫn là chuyện tốt!

So sánh ra, đầu đại đạo "Bản nguyên lấy được từ bên Nham Tiên.

Nham" này hoàn toàn là Giọng điệu của vị Nham Tiên kia rất cao ngạo, tự xưng sau khi thành tiên, hóa thành một bộ phận của thiên đạo, từ đây đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, người phàm không thể thí tiên...

Kết quả cũng chỉ như thế...

Chương 2731: Cảnh giới tiên nhân (2)

Không chỉ bị hệ thống dùng tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này nuốt ăn đến không còn một mảnh, cả đại đạo "Bản nguyên" của hắn ta cũng rơi vào trong tay hắn...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng nhíu mày, tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này cần nuốt ăn tiên nhân, rõ ràng rất có vấn đề!

Hơn nữa, loại cảm giác đói bụng trước nay chưa từng có kia, trong sự kiểm tra của hệ thống lại không phải thân thể hắn xảy ra vấn đề, mà là đói thật!

Cần nuốt ăn tiên nhân mới có thể ổn định cơn đói... Là tác dụng phụ của tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này?

Lúc trước hắn từng thi triển tiên thuật này hai lần, đều nuốt ăn huyết nhục của mình, thực lực có cường hóa nhưng chưa từng có bất kỳ cảm giác no bụng gì.

Chỉ có lần này ăn vị Nham Tiên kia...

Không cần suy nghĩ!

Đây tuyệt đối là một môn tiên thuật làm trái thiên cương!

Lần trước hắn đã nói với Đọa Tiên, tiên thuật này không phải để hắn dùng... Không ngờ ý chí Đọa Tiên vẫn cho tiên thuật làm trái thiên cương!

Thế nhưng, tiên nhân dị tộc thật sự ngon miệng!

Cho dù hiện tại hắn đã khôi phục sự tỉnh tảo, loại cảm giác tốt đẹp chưa từng cảm nhận được từ lúc chào đời tới nay, loại vị giác dù nhục thân hay thần hồn đều vô cùng thoả mãn, vẫn khiến hắn lưu luyến không rời...

Sau sự thất thần ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí.

Hiện tại, trong năm tháng hồng hoang vô cùng hung hiểm này, quan trọng nhất là giữ mạng.

Trước tạm mặc kệ tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này có làm trái thiên cương hay không, có thể tăng thực lực lên mới là quan trọng nhất!

Mặc dù xúc phạm thiên cương không qua được cửa ải Kiến Mộc kia... Nhưng chỉ cần hắn đủ cường đại, còn cần nhìn sắc mặt Kiến Mộc?

Ha ha!

Hình như tiên không giao tiếp cùng phàm cũng là thiên cương thiên điều.

Thời đại này nhiều tiên nhân dị tộc như vậy, không thể coi như không có chứ?

Ngoại trừ cái đó ra, lần này hệ thống còn giúp hắn tu luyện tiên thuật [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] này.

Đây cũng là một môn tiên thuật làm trái thiên cương!

Thuật này có thể khiến ban ngày lập tức hóa thành đêm tối, nếu thi triển gần Ngu Uyên còn có thể để chân hỏa mười mặt trời đốt diệt kẻ địch bên cạnh Ngu Uyên.

Nhưng sử dụng ở nơi khác, cách dùng tốt nhất là thời gian ban ngày chuyển dời đến đêm tối!

Bộ phận thời gian ban ngày thiếu thốn, người thi thuật có thể tùy ý điều động.

Hiện tại thời gian chậm chạp, là hệ thống chuyển toàn bộ thời gian ban ngày đến lúc Đọa Tiên ra tay!

Nói đơn giản, là Đọa Tiên dùng [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền], vốn thanh thiên chỉ nhãn đầy kinh khủng có thể mở ra trong nháy mắt.

Nhưng sau khi hệ thống chuyển gần sáu canh giờ thiếu thốn của ban ngày đến một chớp mắt kia, [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] cần sáu canh giờ mới có thể mở ra!

Tiên thuật này dùng rất tốt!

Nhưng chỉ có ban ngày mới có thể sử dụng, ban ngày lại là sân nhà của hắn...

Ngoài trừ hắn ra, Tầm Mộc có được tiên chức mặt trời lặn, chắc chắn cũng có thể điều động bộ phận thời gian này, nhưng lại không biết vì sao lần này Tầm Mộc ngoại trừ nhìn hắn một cái, cũng không làm cái gì...

Là lo lắng làm trái thiên cương?

Hay là còn nguyên nhân gì khác?

"Lần trước Đọa Tiên cho tiên thuật, ngoại trừ [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm], [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] còn có mấy môn không học..."

"Hiện tại tình huống này, bản thể của ta không thể tăng tu vi"

"Muốn gia tăng thực lực, nắm giữ càng nhiều tiên thuật càng tốt!"

"Thế nhưng, hiện tại còn không thể tu luyện."

"Một khi hệ thống lại bắt đầu đưa tặng lung tung, coi như trực tiếp xong đời!"

"Phải đợi thương thế của hóa thân hoàn toàn khôi phục, sau đó lại chọn giữa trưa mười mặt trời nhô lên cao..."

"Tốt nhất, lại dùng [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] mấy lần..."

"Còn có, Tầm Mộc chấp chưởng mặt trời lặn, Phù Tang chấp chưởng mặt trời mọc."

"Nếu ta có thể có được truyền thừa Phù Tang, có thể cứ để mười mặt trời nhô lên cao, vĩnh viễn bảo trì sân nhà..."

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hắn nhớ rõ, ngoại trừ Kiến Mộc, tổ sư khai phái chín tông cũng chém mất Phù Tang!

Trong tam đại thần mộc hồng hoang, chỉ có Tầm Mộc sống đến hậu thế, có thể kéo dài hơi tàn.

Mà đây... Chính là cơ hội của hắn!

Lần này tiến đến tham gia Vạn tiên hội, là để đưa ra đề nghị đổi trình tự "trảm Kiến Mộc" và "trảm Phù Tang".

Trước trảm Phù Tang, lại trảm Kiến Mộc!

Như thế, hắn sẽ có cơ hội cướp đoạt truyền thừa Phù Tang, thậm chí cả tiên chức của hắn ta!

Đến lúc đó lại đi leo lên Kiến Mộc, không chỉ có nắm chắc hơn, hơn nữa sau khi thành tiên, thực lực của hắn cũng càng mạnh hơn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một mảnh lá cây như phỉ thúy.

Cái lá cây này xanh biếc sáng long lanh, gân lá như vàng ròng khảm nạm trong đó, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng.

Trên lá cây, lấy ánh sáng bỏng mắt viết ra vân triện cổ xưa.

Phía trên cùng là ba chữ to "Vạn tiên hội".

Đây chính là thiếp mời Vạn tiên hội!

Nội dung thiếp mời vô cùng đơn giản, khúc dạo đầu nói thắng mời vạn tiên tề tụ cùng bàn việc lớn. Mỗi một vị tiên hữu nhận được thiếp mời, có thể dẫn theo nhiều nhất bốn vị tùy tùng đến gặp mặt.

Chương 2732: Cảnh giới tiên nhân (3)

Về phần thời gian địa điểm Vạn tiên hội, trên thiếp mời lại không nhắc tới một lời.

Chỉ có điều, mặt trái thiếp mời vẽ một cái cửa ra vào nguy nga khí tức cổ xưa, mây che sương quấn.

Phía trên cửa ra vào là một cái đồng hồ nước kiểu dáng đơn giản.

Lúc này, trong đồng hồ nước đựng đầy năm phân nước vàng ròng, đang chậm rãi nhỏ xuống.

Bùi Lăng suy nghĩ một lát, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ.

Dòng nước vàng ròng chảy xuôi sạch sẽ, chính là thời gian bắt đầu Vạn tiên hội.

Về phần địa điểm Vạn tiên hội, canh giờ vừa đến trực tiếp đẩy ra cửa lớn trên thiếp mời, có thể tiến vào tiên hội Quả nhiên là thủ đoạn Tiên gia, thật sự thuận tiện!

Đến lúc đó, sẽ đưa "Thế Vị" tiền bối còn có Giao Long nữ tiên này đi cùng.

Việc đề nghị trảm Phù Tang trước, cứ để "Thế Vị" tiền bối mở miệng trước, như thế dù bị từ chối cũng còn có chỗ giảng hoà.

Về phần Giao Long nữ tiên này...

Thử xem thủ đoạn hiện tại của hắn có thể thu phục nàng hay không.

Không được, lần này cũng đúng lúc hỏi những đồng minh khác trên Vạn tiên hội, xem có bí pháp bào chế Long tộc hay không.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn Giao Long nữ tiên bên cạnh, lúc này đánh ra một pháp quyết cổ xưa, quỷ quyệt.

Đây là tiên thuật, [Minh Thiên Đại Mộng] !

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên thay đổi!

U ám bối rối ầm vang thối lui, ánh lửa hừng hực mãnh liệt tới!

Trời dài mênh mông, mười mặt trời nhô lên cao, ánh sáng vàng ròng hắt vẫy toàn thể, sóng nhiệt cuồn cuộn nhét đầy càn khôn.

Trên vùng đất bao la, cát vàng vạn dặm.

Ở tám phương mỗi nơi có một cột đá che trời, nguy nga trong mây, lít nha lít nhít xiềng xích nham thạch kéo dài ra từ trên trụ đá, tụ tập ở chính giữa, vẫn khóa lại một đầu Giao Long toàn thân đen nhánh, thân thể thon dài!

Ánh nắng sáng chói mắt như vô số mũi tên ánh sáng, không ngừng bắn vào Hắc trên người Giao Long.

Khí tức nóng bỏng như biển lửa cuồn cuộn, thiêu đốt đạo thể Long tộc.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ, không nhanh không chậm từ xa đến gần.

Giày đen giẫm xuống mặt đất tạo ra tiếng đất cát xột xoạt, như là sâu bọ nhúc nhích.

Đánh vào trong lòng Giao Long từng chút một.

Hắc Giao Long nhắm mắt không nói, dường như không hề phát hiện.

Mãi cho đến khi Bùi Lăng dừng lại cách đầu nó không xa, Giao Long mới mở hai mắt ra, trong mắt dọc sáng như bạc đều là vẻ lạnh nhạt.

Bùi Lăng đứng chắp tay, huyền bào phần phật, ngàn vạn ánh nắng trút xuống, chiếu rọi tròng mắt đen nhánh của hắn rực rỡ huy hoàng, sáng rực sáng tỏ.

Hắn nhìn qua Giao Long to lớn trước mặt, nhàn nhạt mở miệng:

"Ta là Bùi Lăng, ngươi tên là gì?"

Giao Long lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý trả lời.

Bùi Lăng cũng mặt không thay đổi nhìn qua Giao Long, một hồi lâu sau hắn lại nói: "Hiện tại ta có một môn thủ đoạn."

"Có thể khiến ngươi từ đây làm theo lệnh ta"

"Còn có một môn thủ đoạn, có thể khiến ngươi trở thành lô đỉnh của ta."

"Từ nay về sau, quên sạch trước kia, đạo tâm không có, gia tộc, người thân, đại đạo... Mọi thứ đều thoảng qua như mây khói"

"Chỉ có tuyệt đối ngoan ngoãn, cúi đầu nghe theo ta."

"Chỉ có điều, mặc dù ngoại tộc các ngươi bất nghĩa, xưa nay ta làm việc quang minh lỗi lạc, không bắt nạt người khác."

"Cho dù ngươi tàn sát nhân tộc vô tội, hiện tại lại rơi vào tay ta, về tình về lý đều có thể tùy ý xử trí"

"Nhưng loại chính nhân quân tử, lòng dạ ngay thẳng, quang minh chính đại như ta, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không sử dụng hai môn chiêu thức này với bất kỳ sinh linh gì"

"Nhưng nếu ngươi thật sự không phối hợp."

"Vì tương lai nhân tộc ta, ta cũng chỉ có thể hi sinh bản tâm, thi triển thủ đoạn với ngươi."

Nghe đến đó, Giao Long lập tức giận dữ!

Lân phiến màu mực quanh người nàng dựng thẳng lên, mây khói hơi nước, ào ạt sinh ra, quanh quẩn trên thân rồng, trong lúc chấn động dấy lên ngàn vạn bụi mù, cuồn cuộn bay vút lên.

Khí thế đặc hữu thuộc về Long tộc xông lên trời không, ầm vang bộc phát!

Nhưng xiềng xích nham thạch khóa lại nàng lập tức sáng lên vô số phù văn, lực lượng giam cầm cũng nhanh chóng tăng cường.

Chẳng mấy chốc, tất cả bộc phát quanh người Giao Long tan thành mây khói, khôi phục thành dáng vẻ vẫn bị khóa lại.

Giao Long hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đã bình tĩnh lại, nàng lạnh bằng nói: "Hi Ngao!"

Tiếng nói vừa ra, nàng lập tức im ngay, không còn nửa chữ nói nhảm.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, trên thực tế hai môn thủ đoạn kia đều chỉ là Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, nếu thật sự lấy ra đối phó tiên nhân, còn là chính tiên có "Bản nguyên", hắn không có nửa điểm nắm chắc!

Hiện tại dùng để uy hiếp đối phương nói ra chuyện hắn muốn biết, mới thích hợp nhất...

Dù sao, Giao Long nữ tiên này cũng giống Long Nữ kia, đều sinh ra cường đại, cũng không phải từng bước một chém giết đi lên từ bé nhỏ.

Mặc dù so sánh với tên Long Nữ kia, kinh nghiệm đấu pháp của Giao Long nữ tiên gọi là "Hi Ngao" này còn phong phú hơn nhiều, thực lực cũng cường đại hơn, nhưng năng lực so đấu lòng người này thật sự chẳng ra sao...

Rất dễ bị lừa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Tiên nhân, ngoại trừ tán tiên, tán tiên, chính tiên, có phân chia cảnh giới gì?"

"Hi Ngao" lại im lặng.

Chương 2733: Cảnh giới tiên nhân (4)

Nhưng thấy Bùi Lăng sắc mặt bình tĩnh giơ bàn tay lên, đầu ngón tay không ngừng sáng tắt ánh sáng màu tím tối, quanh mình ầm vang dấy lên cát vàng kêu khóc gào thét, dường như muốn thi triển thủ đoạn cấm kỵ gì đó, hơi do dự, cuối cùng vẫn lạnh như băng nói: "Tán tiên, chỉ có Hỗn Độn thái không có thần trí, khó mà giao tiếp, vì vậy dưới tình huống bình thường, bọn họ không thể gánh vác tiên chức."

"Vì vậy tán tiên không có chức."

"Còn tán tiên, mặc dù có Hỗn Độn thái và Vô Cấu thái nhưng dù sao nội tình nông cạn, cũng không phải tất cả tán tiên, đều có thể thu hoạch tiên chức."

"Dù có tiên chức, vì trước khi thăng tiên không có Bản nguyên, tiền đồ có hạn, cho nên gần như chỉ có thể làm tiên lại, không thể làm quan!"

"Nói tóm lại, tán tiên chia làm tán tiên không có chức và tán tiên làm tiên lại"

"Tiếp theo nữa là chính tiên!"

"Nội tình chính tiên cao hơn tán tiên, tiền đồ cũng càng rộng lớn"

"Thế nhưng, Bản nguyên cũng có mạnh yếu, cũng có nhiều ít"

"Vì vậy chính tiên cũng thường làm từ tiên lại lên"

"Mặc dù đều là tiên lại, nhưng chia trên dưới, chính tiên đảm nhiệm tiên lại đều thuộc về thượng lại; tán tiên thì là hạ lại"

"Mức độ quan trọng của chức quyền và địa vị lại không thể so sánh nổi"

"Phía trên chính tiên là tiên nhân chưởng đạo!"

"Loại tồn tại này đều là Tiên Quan"

"Cho nên, cũng gọi là Tiên Quan chưởng đạo."

"Phía trên Tiên Quan chưởng đạo, chính là Kim Tiên!"

"Trên đó là Tiên Vương thống lĩnh giới thiên, tự xưng vương, chủ tri một phương thiên địa."

"Phía trên Tiên Vương là Tiên Tôn!"

"Thực lực Tôn Giả không phải loại tu vi của ta có thể tưởng tượng và phỏng đoán."

"Dưới trướng mỗi một vị Tiên Tôn đều có mấy vị Tiên Vương, chạy việc cống hiến..."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức ghi nhớ toàn bộ những điều này, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi là cấp độ tiên nhân nào?"

Bởi vì đã trả lời Bùi Lăng hai vấn đề, lần này "Hi Ngao" không do dự nữa, nhanh chóng trả lời: "Ta vừa trở thành Tiên Quan chưởng đạo.

Tiên Quan chưởng đạo...

Bùi Lăng khẽ gật đầu, thực lực "Hi Ngao" thế này là Tiên Quan chưởng đạo, vậy những tiên nhân mà lúc trước hắn gặp phải không tính tán tiên và tán tiên, tên Long Nữ có mắt dọc hoàng kim còn có vị Giao Nhân cổ tiên kia đều là chính tiên cấp độ tiên lại này.

Còn vị Nham Tiên bị hắn nuốt ăn cũng là chính tiên tiên lại.

Ban ngày gặp phải Kim Ô, thực lực mạnh hơn "Hi Ngao" có thể là Kim Tiên cũng có thể là Tiên Quan chưởng đạo... Dù sao, hắn không chân chính giao thủ với Kim Ô.

Hơn nữa "Hi Ngao" vừa trở thành Tiên Quan chưởng đạo, thực lực cụ thể của cấp độ này lại không dễ phán đoán.

Về phần vị Long hậu kia, ít nhất là Kim Tiên!

Thậm chí, có thể là một vị Tiên Vương!

Ngược lại là Tâm Mộc hồng hoang, thực lực không dễ phán đoán...

Còn có vị Đọa Tiên kia... Hắn không thấy Đọa Tiên thật sự ra tay, chỉ dựa vào khí tức hắn ta giáng lâm, e rằng thực lực cao hơn Long hậu!

Có thể là một vị Tiên Tôn, cũng không phải không có khả năng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Với nội tình hiện tại của ta, nếu thành tiên sẽ là chính tiên tiên lại?"

"Hi Ngao" nghe vậy hơi cười lạnh, lại lập tức nói: "Không!"

"Là chính tiên không có chức!"

Chính tiên không có chức?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, những cảnh giới mà đối phương vừa nói không có "chính tiên không có chức" này!

Thấy Bùi Lăng lại muốn đặt câu hỏi: "Hi Ngao" không nhịn được nói: "Muốn trở thành tiên lại, nhất định phải có được tiên chức!"

"Ví dụ như Phù Tang chưởng quản mặt trời mọc, Tâm Mộc chưởng quản mặt trời lặn."

"Những cái này là tiên chức!"

"Long tộc ta hô mưa gọi gió, điều trị hạn úng, cũng là tiên chức"

"Còn có tiên lại tuần tra thiên địa, truy nã người làm trái thiên cương, cũng là tiên chức."

"Tiên chức có nhiều có ít"

"Có tiên chức thoải mái thích ý, lại quyền lực cực lớn; có tiên chức vất vả, thậm chí cửu tử nhất sinh lại thu hoạch cực ít"

"Thành tiên dễ dàng, nhưng tiên chức lại cực kỳ khó có được!"

"Nếu không có tiên chức, sau khi thành tiên, dù cho là thiên tài kinh tài tuyệt diễm đứng đầu cũng khó tiến thêm một bước!"

"Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc ngươi là nhân tộc!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng nhướn mày, lập tức hỏi: "Ý của ngươi là, sau khi thành tiên, không còn dựa vào tu luyện tăng lên cảnh giới"

"Mà là dựa vào tiên chức?"

"Hi Ngao" bình tĩnh nhẹ gật đầu, lít nha lít nhít xiềng xích nham thạch lập tức phát ra một tràng tiếng vang cuồn cuộn, nàng từ tốn nói: "Tiên là một bộ phận của thiên đạo."

"Sau khi thành tiên, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt"

"Bất tử bất diệt, bất hủ không hỏng"

"Dù hấp thu nhiều linh khí hơn, cũng không có biến hoá quá lớn."

"Chỉ có không ngừng lớn mạnh phần tiên chức mà mình chấp chưởng, mới có thể để thực lực đạt được sự tăng lên về chất!"

"Tiên thượng giới nhiều như hằng hà sa số, ví dụ như tộc ta đã coi như là chủng tộc rất mạnh mẽ, nhưng thành viên huyết mạch trong tộc xa cách, cũng không thể cam đoan từng người có thể lấy được tiên chức tốt nhất."

"Nhân tộc các ngươi yếu đuối lại hèn mọn, cho dù thành tiên, lại có tư cách gì tranh đoạt tiên chức với rất nhiều sinh linh mạnh mẽ?"

"Cho nên, nhân tộc có thành tiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chính tiên không có chức!"

"Tuyệt đối không thể tiến thêm một bước!"

Chương 2734: Cảnh giới tiên nhân (5)

Bùi Lăng nghe vậy, khẽ gật đầu.

Cũng không biết Giao Long này nói thật hay giả...

Suy nghĩ, lúc này hắn lại hỏi: "Ta từng nghe một câu nói."

"Lúc sinh linh phàm tục là tu sĩ, nắm giữ một đầu pháp tắc Bản nguyên, sau khi thành tiên, pháp tắc Bản nguyên sẽ hóa thành đại đạo Bản nguyên."

"Tiếp theo, chỉ cần càng nhiều sinh linh tu luyện pháp tắc tương ứng, người chấp chưởng đại đạo Bản nguyên sẽ càng mạnh..."

"Nếu sau khi thành tiên, chỉ có thông qua tiên chức mới có thể tăng lên cảnh giới, vậy thủ đoạn thông qua đại đạo Bản nguyên mạnh lên, lại là cái gì?"

Vẻ mặt "Hi Ngao" không có bất kỳ biến hóa nào, tiếng nói rất bình thản: "Đại đạo Bản nguyên đạt tới trình độ nhất định, có thể tự phát diễn hóa thành tiên chức."

"Loại phương thức này, từ trên bản chất vẫn là thông qua tiên chức đề thăng cảnh giới."

"Nếu là trước kia, hành động này đúng là một con đường."

"Nhưng bây giờ đã không được."

"Hiện tại, không chỉ nhân tộc các ngươi, dù là thiên kiêu thế nào, sau khi thăng tiên cũng không chiếm được tiên chức. Ngay cả tiên lại đã có được tiên chức muốn trở thành Tiên Quan, nhất định phải có Tiên Quan cũ vẫn lạc, mới có khả năng thượng vị!"

"Tiên Quan tấn thăng, Kim Tiên phong vương... Cũng giống như thế.

"Chuyện này có liên quan với nhân tộc các ngươi, lấy thực lực của ngươi, tất nhiên có địa vị tôn sùng ở trong nhân tộc, không có khả năng không biết"

"Ta không nói năng rườm rà nữa."

Nghe vậy, Bùi Lăng càng nghe càng mơ hồ.

Nếu không phải đối phương nói cho hắn biết nhiều kiến thức tiên chức như vậy, hắn cũng không phân rõ cả đẳng cấp tiên chức!

Có thể biết cái gì?

Tuy nhiên, nghe ý của "Hi Ngao" này, rõ ràng cao tầng trong nhân tộc biết chút ít gì đó...

Cũng có thể đi Vạn tiên hội hỏi chuyện này một chút.

Hiện tại quan trọng nhất vẫn là vấn đề liên quan với cảnh giới tiên nhân...

Dù sao, hóa thân của hắn đã là tiên nhân!

Hơn nữa hắn có tiên chức!

Hiện tại tiên chức của vị Nham Tiên kia không phải của hắn sao?

huống chi, hắn còn có "Bản nguyên" Đọa Tiên...

Thế là, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Vậy phải như thế nào mới có thể tăng lên tiên chức của mình?"

Tiên lại tấn thăng Tiên Quan, cần phải có Tiên Quan cũ vẫn lạc, thế đơn giản...

Trong trận chiến hồng hoang, nhân tộc quật khởi cũng không cần hắn tự mình ra tay, thậm chí không cần hắn trợ giúp.

Theo thời gian trôi qua, chắc chắn nhân tộc sẽ bắt đầu trắng trợn chém giết Tiên Quan dị tộc!

Đến lúc đó vị trí Tiên Quan còn nhiều, căn bản không cần lo lắng điều gì.

Ngược lại cách để tăng lên tiên chức... Để càng nhiều sinh linh đi tu luyện pháp tắc tương ứng với tiên chức, chắc cũng là một cái trong số đó.

Nhưng nghe ý trong lời nói vừa rồi của "Hi Ngao", rõ ràng còn có càng nhiều thủ đoạn hơn...

Lúc này: "Hi Ngao" im lặng một lát, đột nhiên lạnh giọng nói:

"Nếu ngươi hỏi vấn đề khác thì có thể"

"Nhưng ta là huyết mạch Long tộc, tuyệt đối không giúp kẻ địch!"

"Tất cả vấn đề liên quan tới tăng lên cảnh giới, ta sẽ không trả lời!"

Bùi Lăng nhướn mày, lúc này cũng không chiều theo đối phương, trực tiếp nhân tiện nói: "Ngươi đã không hiểu chuyện như thế, vậy...

Còn chưa nói hết câu, hắn trực tiếp cởi xuống áo ngoài, bắt đầu cởi áo nới dây lưng.

Thấy động tác của Bùi Lăng vô cùng nhanh chóng, thủ pháp thành thạo đến cực điểm, trong chớp mắt đã cởi sạch sẽ áo bào ở nửa người trên, lộ ra lồng ngực kiên cố, dường như đã hơi không kịp chờ đợi: "Hi Ngao" khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, vội vàng nói: "Chờ chút!"

"Nhiều nhất ta có thể trả lời một vấn đề của ngươi!"

"Đây là sự nhượng bộ sau cùng của ta! !!"

Động tác của Bùi Lăng dừng lại, sau đó khẽ gật đầu, vẻ mặt ung dung phủ thêm áo ngoài, cứ như không xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói: "Tốt, đây chính là một vấn đề cuối cùng"

"Hi Ngao" hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Can thiệp gần tiên chức."

"Hoặc là chiếm đoạt gần tiên chức!"

Bùi Lăng lập tức hỏi: "Can thiệp như thế nào? Chiếm đoạt như thế nào?"

"Hi Ngao" mắt dọc sáng như bạc nhìn hắn: "Đây là một vấn đề khác!"

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi do dự nhưng không tiếp tục vặn hỏi.

Hiện tại "Hi Ngao" đã nói toàn bộ cách tăng lên tiên chức cho hắn biết, hắn sẽ không dễ dàng đi thử.

Dù sao, bây giờ hắn căn bản không biết đối phương nói thật hay giả.

Còn phải chờ Vạn tiên hội...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nói gì thêm nữa, ống tay áo vung lên một cái, bóng dáng lập tức biến mất từ trong mộng cảnh không thấy gì nữa.

Trong [Minh Thiên Đại Mộng]: "Hi Ngao" nhìn vị trí hắn biến mất, thân rồng đột nhiên co vào từng khúc, lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa, cố sức chạy tới vị trí biến mất Bùi Lăng.

Rầm rầm, rầm rầm...

Tiếng động như lũ lụt mênh mông cuồn cuộn vang lên giữa phương thiên địa này, cột đá tám phương đều hiện ra ánh sáng to lớn, hưởng ứng với mười mặt trời trên trời cao, từng cái vân triện cổ xưa tang thương nhanh chóng sáng lên, lực lượng tràn trề toàn bộ đè xuống "Hi Ngao".

Dường như từng ngọn núi vô cùng to lớn xếp chồng từng đống, chẳng mấy chốc "Hi Ngao" bị ép tới ghé vào trong cát vàng, ngay cả Long chỉ cũng không thể động đậy.

Trong mắt dọc sáng như bạc đây vẻ lạnh lẽo.

"Hi Ngao" yên tĩnh lại, ánh mắt vẫn nhìn qua vị trí Bùi Lăng biến mất, tiên lực bị phong ấn, chỉ thiếu một chút...

Chương 2735: Cảnh giới tiên nhân (6)

Hồng hoang.

Hiện thế.

Trong động quật: "Hi Ngao" dựa vào trên vách, hai mắt nhắm nghiền, vẫn bất tỉnh nhân sự.

Không gian không có bất kỳ dấu hiệu gì, bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện, chính là Bùi Lăng.

Vào lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tràng kêu gọi rất quen thuộc: "Bùi Lăng!"

"Bùi Lăng!"

"Bùi Lăng...

Bùi Lăng lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp cách trở, chẳng mấy chốc thấy ở nơi vô cùng xa xôi, một tòa địa quật giấu sâu trong lòng đất, ngọn đuốc Giao Nhân soi sáng ra gần hết không gian: "Thế Vị" và "Phi Vinh" đều ngồi xếp bằng, bên cạnh bọn họ khí tức Huyết Sát nặng nề như từng có hàng ngàn hàng vạn sinh linh chết đi.

Mười mấy tên phàm nhân lơ lửng ở một góc trong hang, đều hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều dặn đang mê man.

"Thế Vị" đang lấy tốc độ rất chậm rãi, từng lần một gọi tên thật của hắn.

Bùi Lăng hơi nhíu lại chân mày, lúc ấy hắn giao phàm nhân cho "Thế Vị" khoảng vạn tên.

Sao bây giờ chỉ còn lại từng đó?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lắc đầu lại không trả lời "Thế VỊ".

Hiện tại thời gian chậm chạp như thế, dù "Thế Vị" nghe được giọng của hắn, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể đáp lời, không bằng trước tiên giấu "Hi Ngao" thật kỹ, sau đó trực tiếp đi tìm "Thế VỊ"...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong động quật lập tức xuất hiện từng bóng dáng váy mực, những bóng dáng này giống "Hi Ngao" như đúc, chính là phục khắc thể "Hi Ngao"!

Bùi Lăng nhìn những phục khắc thể này, tất cả phục khắc thể lập tức đều nhịp nằm xuống đất, nhắm hai mắt, trực tiếp thiếp đi.

Ngay sau đó, hắn đi đến bên chân thân "Hi Ngao", đưa tay ôm lấy đối phương từ dưới đất Sợi tóc rối tung trên hai gò má "Hi Ngao" lập tức trượt xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, lông mi dài như cánh quạt rủ xuống như là nhụy hoa uốn lượn, tĩnh mịch tốt đẹp như mộng cảnh.

Thể xác trong tay hơi lạnh như ngọc thạch nhuộm dần sương đêm dưới đêm trăng, lại như nhánh hoa dính từng giọt sương trong tia nắng ban mai.

Bùi Lăng không do dự, ôm "Hi Ngao" bước ra một bước, trong nháy mắt tiến vào mộng cảnh một bộ phục khắc thể "Hi Ngao"

trong đó.

Mộng cảnh này cũng ở trong toà động quật này.

Tất cả quanh mình đều không khác hiện thế chút nào.

Chỉ có điều, thác nước gian ngoài đã một lần nữa hoàn thành chứa nước, đang ầm ầm chảy xuôi.

Dòng nước to lớn cọ rửa rất nhiều bạch cốt dưới đáy đầm, khí tức rét lạnh tản khắp.

Bùi Lăng đặt "Hi Ngao" ở trong nơi hẻo lánh của động quật, tâm niệm vừa động, trên vách đá lập tức duỗi ra lít nha lít nhít xiềng xích nham thạch, bắn thẳng về phía nàng!

Tạch tạch tạch ken két... Trong tiếng nham thạch va chạm vào nhau liên tiếp: "Hi Ngao" lập tức bị khóa lại từng tầng.

Cùng lúc đó, tất cả trật tự trong mộng cảnh đều đảo ngược!

Thác nước lập tức đảo lưu, từng chồng bạch cốt thuận theo dòng nước từ đáy đầm chảy ngược lên hang động, trong màu nước sáng như bạc, thỉnh thoảng hiện lên độc lâu trắng đục hốc mắt đen nhánh, trừng trừng nhìn vào bên trong động quật.

Ngay sau đó, khí tức lãng quên và ngủ say cũng lặng yên tràn ngập...

Làm xong tất cả, Bùi Lăng rời khỏi mộng cảnh.

Sau đó, hắn cũng dùng thao tác giống vậy, đem phục khắc thể "Hi Ngao" có giấu chân thân "Hi Ngao" vào mộng cảnh của cỗ phục khắc thể "Hi Ngao" tiếp theo, tiến hành phong ấn...

Sau đó, lặp lại thao tác này...

Cuối cùng, trong toà động quật này chỉ còn lại một phục khắc thể Hi Ngao.

Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, thu hồi nó.

Tận đến lúc này, hắn mới yên lòng.

Bây giờ "Hi Ngao" bị hắn giấu trong mộng cảnh của mộng cảnh của mộng cảnh... Từng tầng mộng cảnh xếp chồng, mỗi một tầng mộng cảnh lại có bốn đầu pháp tắc "Quên": "Ngủ": "Nghịch", "Nham" phong ấn.

Trong thời gian ngắn, hắn không cần lo lắng vấn đề đối phương thoát thân.

Càng quan trọng hơn là, thực lực vị Long hậu kia cực kỳ khủng bố.

Thuộc hạ kiêm vãn bối người thân của nàng mất tích, tất nhiên sẽ toàn lực tìm kiếm!

Tu sĩ phàm tục cũng có cách dùng huyết thống ngược dòng tìm hiểu, loại tồn tại tiên nhân này sẽ có càng nhiều thủ đoạn hơn.

Hiện tại, Bùi Lăng giấu kín nàng trong từng tầng ảo mộng, cũng là vì tránh bị Long tộc dò xét.

Làm xong tất cả, hắn không do dự nữa, bước ra một bước đã rời khỏi động quật, nhanh chóng chạy tới địa quật của "Thế Vị": "Phi Vinh'...

Màn đêm sâu thẳm, huyết nguyệt treo cao.

Màu đỏ hồng trút xuống toàn bộ mặt đất, như máu nhiễm càn khôn.

Ánh trăng huyết sắc xuyên qua kết giới, trùng điệp vẩy xuống mặt biển.

Sóng ánh sáng lăn tăn hóa thành màu đỏ rét lạnh.

Vạn khoảnh khói sóng quanh quẩn Thủy Tinh cung như huyết hải cuồn cuộn.

Bỗng nhiên, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, mặt biển vốn bình tĩnh như gương lập tức dấy lên từng tầng sóng cả.

Sóng lớn ngập trời, bóng trăng vỡ nát dao động, màu đỏ hồng bắn tung toé trăm thước, từng đầu Cự Long bay ra từ trong cung khuyết, mưa gió đi theo hai bên, mây đen nặng nề tản khắp trời cao, cơn gió mạnh gào thét, phía dưới sóng cả càng thêm mãnh liệt.

Biển giận sóng to, từng bóng dáng hoặc tráng kiện, hoặc uyển chuyển như ẩn như hiện trong sóng biển bành trướng.

Giao tiêu mỏng manh tản ra như hoa sen trong nước biển, lại sáng long lanh như vây cá Thủy tộc.

Chương 2736: Long hậu có thưởng

Tiếng ca dao như tiếng trời vang lên, trong tiếng ca đặc biệt quyến rũ của Giao Nhân, sóng biển càng ngày càng cao, càng ngày càng bạo ngược... Thuận gió mà lên, như muốn xông vào mây xanh.

Soạt!

Ngay trên trời cao, rất nhiều Cự Long xuyên qua kết giới, trong chớp mắt xông ra ngoại giới, sóng lớn dâng lên cao cao cũng đập vào trên kết giới, thuận theo rất nhiều Giao Nhân đưa đến trời cao hồng hoang.

Ngoại giới, màu đỏ hồng vẫn lát đầy đất.

Đủ loại Cự Long, Giao Nhân vẻ ngoài tinh xảo, còn có Thủy tộc theo sóng mà ra đều đạp không mà đứng, sóng biển cuồn cuộn phun ra nuốt vào gào thét quanh người, hơi nước tràn trề ào ạt lưu chuyển.

Đế Lưu Tương như vô cùng vô tận như mưa trút nước xuống, nhanh chóng tẩm bổ tất cả sinh linh.

Vẻ mặt "Yểu Du" lạnh lùng, cung trang vàng nhạt trông như choàng một tầng sa y huyết sắc dưới đêm trăng, quanh người mỹ ngọc minh châu tản ra ánh châu nhu hòa cũng hóa thành huyết sắc không rõ.

Mắt dọc hoàng kim liếc nhìn thiên địa, sát ý lạnh thấu xương, sừng rồng óng ánh chiết xạ từng điểm tia sáng lạnh như lưỡi đao.

Ở bên cạnh nàng, Giao Nhân nữ tiên hơi nước bừng bừng vây quanh da trắng như tuyết dung mạo như hoa, sau tai mọc mang, vây giao tiêu phiêu đãng mềm mại như mây khói trong nước, lại như hoa lưu ly chợt mở chợt tàn.

Thị vệ hóa thành bản tướng bay múa trời cao, bao quanh bảo vệ hai nữ nhân.

Lúc này: "Yếu Du" và Giao Nhân nữ tiên đều triển khai thần niệm, toàn lực dò xét tất cả trong thiên địa.

Sau giây lát, khuôn mặt "Yểu Du" lạnh băng: "Có sự tồn tại bí ẩn ra tay, quấy nhiễu cảm giác của mẫu hậu."

"Hiện tại không rõ tung tích của Hi Ngao tỷ, hy vọng đừng xảy ra việc gì!"

Trong đôi mắt băng hàn của Giao Nhân nữ tiên đều là vẻ lạnh lẽo, giọng nói trong miệng vẫn như tiếng trời: "Trưởng công chúa điện hạ không cần phải lo lắng"

"Nếu Hi Ngao tỷ xảy ra sơ xuất gì, chắc chắn Long hậu điện hạ có cảm giác huyết mạch"

"Bây giờ Long hậu cũng không nhắc đến, xem ra không có việc gì"

"Yểu Du" khẽ gật đầu, trong mắt dọc hoàng kim bừng bừng lửa giận, trầm giọng nói: "Lần này, nhất định phải tìm ra tên nhân tộc kia!"

"Ta muốn tự tay chặt hắn thành mười tám khối!"

Giao Nhân nữ tiên khẽ gật đầu, nói: "Đến lúc đó không cần làm phiền điện hạ, ta tự làm được."

"Yểu Du" lại lắc đầu, cười lạnh nói: "Không!"

"Ta muốn tự ra tay!"

Nói xong, nàng bước ra một bước, trong chớp mắt hóa thành một đầu Cự Long hoàng kim thân thể thon dài nhẹ nhàng, bay vút lên trời.

Hơi nước quanh người Giao Nhân nữ tiên ầm vang bốc lên, vây quanh nàng lập tức đuổi theo.

Trong chốc lát, toàn bộ màn đêm từng hồi rồng gầm, phi ảnh trùng điệp.

Trinh thám đi ra từ bốn phía hành cung Long tộc, đi khắp nơi tìm kiếm nhân tộc nào đó.

Cơn gió mạnh tản ra khắp nơi, ngăn trở cỏ cây, uy áp sinh linh mạnh mẽ, khiến trong rừng vốn câm như hến bắt đầu ồn ào, không có gì ngoài cơn gió mạnh càn quét, sóng nước cuồn cuộn, không còn chút nào tiếng xột xoạt nữa.

Hồng hoang.

Địa quật.

Ngọn đuốc Giao Nhân yên tĩnh thiêu đốt, vách đá xung quanh điêu khắc phù văn mờ mờ sáng tắt, trong nơi hẻo lánh có mười mấy tên phàm nhân được lực lượng vô hình nâng đỡ, lơ lửng nằm đó.

Lúc này đều hai mắt nhắm nghiền, vẫn đang hôn mê.

"Thế Vị" và "Phi Vinh" ngồi xếp bằng cách đó không xa, lúc này bọn họ đều hai mắt nhắm nghiền, khí tức lưu chuyển quanh người tốc độ như rùa.

Tất cả quanh mình đều vô cùng chậm chạp.

Mỗi một lần ánh lửa thuần trắng nhảy lên, đều cần tốn một đoạn thời gian khá dài.

Phù văn sáng tắt làm người ta cảm thấy tình cảnh trước mắt là một bức tranh, hồi lâu sau mới có bộ phận chuyển biến.

Đột nhiên, một bóng người huyền bào vác đao xuất hiện ở trong hang, chính là Bùi Lăng!

Sau khi hắn xuất hiện, thần niệm nhanh chóng triển khai, trong chớp mắt đã lặp đi lặp lại dò xét toàn bộ chỗ ẩn thân mới này mấy lần.

Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Bùi Lăng mới khẽ gật đầu, đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa, tiếng nói rộng lớn:

"Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức của hắn lập tức xảy ra biến hóa, cả người như ầm vang cất cao!

Nhục thân không có bất kỳ biến hóa nào, lại khiến sinh linh cảm thấy hắn đột nhiên nguy nga, như là trụ trời cao vút trong mây, như là cự mộc cành lá tản ra bốn phương, như là quái vật khổng lồ khắp nơi có thể trông thấy... Trong tối tăm, thần hồn ý thức của hắn như ở trên trời cao, quan sát phương thiên địa này, quan sát chúng sinh vạn vật, quan sát vô cùng vô tận trật tự, pháp tắc...

Ở trên bầu trời, quỹ đạo mà chúng sinh không thể thấy, là quãng đường mười mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây phải đi qua.

Bùi Lăng cảm thấy dường như chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể khiến mười mặt trời ngày ngày đi ngang qua từ bỏ tốc độ ban đầu, nhanh chóng lặn về Ngu Uyên phía tây, làm thiên địa quay về bóng tối!

Bây giờ đã là đêm tối, lại không thể tiếp tục ra lệnh cưỡng chế mặt trời rơi xuống.

Lần này hắn thi triển tiên thuật này, mục đích là vì điều chỉnh thời gian trong đêm tối.

Hiện là tất cả thời gian ban ngày thiếu thốn, đều bị hệ thống na đi đến cùng một lúc.

Vì vậy, ngoại trừ số ít sự tồn tại, tốc độ thời gian trôi qua giữa cả thiên địa đều chậm không biết bao nhiêu lần.

Chương 2737: Long hậu có thưởng (2)

Hiện tại điều Bùi Lăng muốn làm là sửa đổi bộ phận thời gian này, chuyển thời gian ban ngày thiếu thốn ra khỏi điểm thời gian cố định kia, nối tiếp vào đêm tối bình thường...

Cứ vậy, đêm tối sẽ dài ra.

Hiện tại tốc độ thời gian trôi qua chậm rãi, cũng có thể lập tức khôi phục bình thường.

Sau đó, hắn cũng tiện cùng hai vị tiền bối "Thế Vị": "Phi Vinh", bàn bạc về chi tiết Vạn tiên hội.

Lúc này, Bùi Lăng đã thành công thi triển tiên thuật.

Nhưng ngay lúc hắn bắt đầu điều chỉnh thời gian, đột nhiên nhướn mày, mặc cho tiên lực của hắn liên tục không ngừng tiêu hao, cứ như kiến càng lay cây, từ đầu đến cuối không thể lay động tốc độ thời gian chảy.

Hắn không di chuyển được đoạn thời gian ban ngày thiếu thốn kiat Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã nhận ra cái gì đó, lập tức thu hồi pháp quyết, giải trừ tiên thuật!

Nín thở tập trung chờ đợi chốc lát, xung quanh gió êm sóng lặng, tiếng hít thở rõ ràng của các phàm nhân đang mê man lọt vào tai, tất cả không hề biến hóa, lúc này Bùi Lăng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Suýt nữa lại bị Tâm Mộc khóa chặt!

Thế nhưng, hiện tại hắn cũng hiểu rõ vì sao Tâm Mộc chấp chưởng mặt trời lặn, vừa rồi lại không sửa đổi thời gian chậm rãi... Tâm Mộc vẫn đang làm!

Chỉ là sửa đổi thời gian, hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn.

Đến bây giờ Tâm Mộc vẫn chưa thành công!

Đây cũng là nguyên nhân thật sự mà trước đây không lâu Tâm Mộc không ra tay với hắn... Đối phương không rảnh!

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi qua như từng giọt từng giọt nước, chẳng mấy chốc một canh giờ lặng yên trôi qua.

Cách đó không xa "Thế Vị" và "Phi Vinh" vẫn duy trì tư thế tu luyện, khí tức quanh người bọn họ còn đang lưu chuyển rất chậm rãi, dường như còn chưa phát hiện trong địa quật có thêm một người.

Nhưng ngay lúc này tốc độ thời gian chảy đột nhiên khôi phục bình thường!

Khí tức của "Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức lưu chuyển như lúc ban đầu, bành trướng khuấy động.

Bùi Lăng mở hai mắt ra, trong lòng hiểu rõ cuối cùng bên Tầm Mộc đã thành công!

Chỉ có điều, tốn thời gian hơi nhiều.

Nếu lần này thời gian ban ngày thiếu thốn là trong vòng hai canh giờ, chắc chắn đến khi thời gian đã khôi phục bình thường, Tầm Mộc vẫn chưa hoàn thành sửa đổi...

Đang nghĩ ngợi: "Thế VỊ" và "Phi Vinh" nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Bùi Lăng.

Vừa thấy Bùi Lăng trở về, hai người lập tức đứng dậy đón.

Ánh mắt "Thế Vị" đảo qua quanh người Bùi Lăng, ân cần nói: "Bùi thánh tử, chuyến này có thuận lợi không?"

Lúc này "Phi Vinh" mặc một bộ áo bào xanh nhạt, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra ngoài, trên khuôn mặt tiều tụy có nếp nhăn thật sâu, dường như đã trải qua vô số gian nan vất vả và sâu khổ, hắn ta nhìn Bùi Lăng, khẽ gật đầu: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!"

"Luân Hồi tháp Phi Vinh, đa tạ Bùi thánh tử cứu giúp!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói với "Thế Vị" trước: "Ta gặp chút rắc rối nhưng đã giải quyết."

Chợt nhìn về phía "Phi Vinh": "Ván cờ lần này là mở đầu trận chiến hồng hoang, thế cục cực kỳ hung hiểm, dù cho là tiên nhân cũng có thể vẫn lạc."

"Chúng ta nên góp sức đồng lòng, tất cả lấy thăng tiên làm trọng!

"Thế Vị" nghe vậy, đứng bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó nói: "Cho dù ván cờ hung hiểm, nhưng đã vào ván cờ tất nhiên phải tìm kiếm tất cả cách thăng tiên"

"Nhất định phải đi Kiến Mộc"

"Không biết tiếp theo Bùi thánh tử có kế hoạch gì?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Hiện tại gần Kiến Mộc đều là tiên nhân ngoại tộc."

"Cho dù tu vi bây giờ của chúng ta không phải là Đại Thừa, mà là tiên nhân chân chính, trong tình hình như vậy cũng rất khó vượt qua.

"Trận chiến hồng hoang, chúng sinh như sâu kiến"

"Chỉ dựa vào lực lượng của mình chúng ta, rất khó đạt thành mục đích trong lịch sử rộng lớn như thế"

"Vì vậy, muốn leo lên Kiến Mộc, nhất định phải dựa vào thế lực tiên dân nhân tộc chúng ta!"

"Trong tay ta có một phong thiếp mời Vạn tiên hội thế lực nhân tộc."

"Tốt nhất chúng ta nên đi trước gặp, tranh thủ lấy được sự ủng hộ của tiên nhân nhân tộc."

"Cứ vậy, chúng ta mới có thể nâng cao tỉ lệ tới gần Kiến Mộc, hơn nữa trong quá trình này còn có thể cố gắng dùng thực lực của bản thân, đối phó cửa ải trong quá trình leo lên Kiến Mộc."

"Không biết hai vị tiền bối nghĩ như thế nào?"

"Thế Vị" và "Phi Vinh" đều vừa vào ván cờ, biết tin tức rất có hạn, vốn cảm thấy ván cờ lần này hung hiểm như thế, chỉ sợ hy vọng thăng tiên rất xa vời.

Không ngờ Bùi Lăng đã tiếp xúc với thế lực nhân tộc thời kỳ hồng hoang, còn có kế hoạch hoàn chỉnh leo lên Kiến Mộc, nghe cũng có thể thực hiện, đã được cởi bỏ gánh nặng trong lòng, tất nhiên không có bất kỳ ý phản đối gì.

"Thế Vị" lập tức nói: "Tốt! Ta đều nghe theo sắp xếp của Bùi thánh tử"

"Phi Vinh" cũng khẽ gật đầu, nói: "Bùi thánh tử lòng dạ nhân hậu, trong lòng thường có suy nghĩ cứu thế, quả thật là người trong nhóm chúng ta, ta không có ý kiến"

"Nghe theo sắp xếp của Thánh Tử"

Thấy "Thế Vị" và "Phi Vinh" không có ý kiến, Bùi Lăng nói tiếp:

"Theo ta được biết, hiện tại kế hoạch của nhân tộc là trảm Kiến Mộc trước, ngăn chặn lối đi thượng giới"

Chương 2738: Long hậu có thưởng (3)

"Chỉ cần Kiến Mộc vừa đổ, ngăn cách thượng giới, đại chiến giữa nhân tộc và ngoại tộc sẽ chính thức bắt đầu!"

"Nhưng hiện tại tiên lộ của chúng ta là leo lên Kiến Mộc"

"Một khi Kiến Mộc bị trảm, cho dù nhân tộc ta ghi chép truyền thừa, thu hoạch toàn thắng, lần tiên lộ này của chúng ta cũng trực tiếp thất bại!"

"Cho nên, không thể để nhân tộc trảm Kiến Mộc trước."

"Nên trảm Phù Tang trước!"

"Ta có một môn truyền thừa, chỉ cần trảm Phù Tang, thực lực sẽ tăng nhanh"

"Đến lúc đó lại đi leo lên Kiến Mộc, cũng có nắm chắc hơn."

"Chờ sau khi Vạn tiên hội bắt đầu, kính xin Thế Vị tiền bối thay ta đưa ra đề nghị này."

Nghe vậy: "Thế Vị" lập tức gật đầu.

Mạch suy nghĩ của Bùi Lăng rất chính xác!

Nếu nhân tộc vừa lên đã chém mất Kiến Mộc, bọn họ còn thành tiên thế nào?

Hiện tại chuyện thứ nhất mà bọn họ phải làm, là trì hoãn thời gian trảm Kiến Mộc!

Thế là: "Thế Vị" lập tức nói: "Tốt! Việc này cứ để ta làm."

Suy nghĩ, hắn ta lại nói tiếp: "Tam đại thần mộc hồng hoang đều không phải bình thường"

"Lúc này nhân tộc đã quyết định trảm Kiến Mộc trước, chắc hẳn cũng bàn bạc thật lâu, chỉ sợ liên quan đến kế hoạch sau đó, thậm chí liên quan đến đại cục cả nhân tộc."

"Chúng ta mới đến, lại không có căn cơ, tùy tiện đưa ra thay đổi lớn như thế, chỉ sợ bọn họ sẽ không đồng ý Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Ta biết."

"Đến lúc đó, nhân tộc hồng hoang đồng ý là tốt nhất."

"Nếu không đồng ý, cũng không cần quá kiên trì"

"Đến lúc đó chúng ta suy nghĩ những cách khác là được."

"Tiền bối chỉ cần cân nhắc lý do để đưa ra đề nghị, tìm thêm một ít lý do thích hợp, cố gắng tranh thủ."

"Thế Vị" gật đầu, nhanh chóng đáp: "Tốt!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nếu sau khi "Thế Vị" đưa ra đề nghị lại bị từ chối, vậy hắn lại mở miệng, còn có thể tiếp tục tranh thủ một chút... Nhưng nếu hai lần đều bị từ chối, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua.

Dù sao, bọn họ cũng không phải tiên nhân...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại nói tiếp: "Còn có một chuyện."

"Hiện tại, ta đã bắt sống một nữ tiên Long tộc"

"Tên nữ tiên Long tộc này thủ đoạn tàn nhẫn, tàn sát toàn bộ chín vạn tên phàm nhân mà ta cứu được, thật sự ác độc tàn nhẫn, không thể dễ dàng tha thứ!"

"Chỉ có điều, mặc dù ta đã bắt sống nhưng không có thủ đoạn thu phục nàng."

"Lần này đến Vạn tiên hội, kính xin Phi Vinh tiền bối giúp ta tìm hiểu một chút, cách thu phục nữ tiên Long tộc."

Nữ tiên Long tộc?

"Thế Vị" và "Phi Vinh" nghe vậy đều khẽ giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bùi Lăng lập tức đầy ngạc nhiên.

Bọn họ cũng biết thực lực của Bùi Lăng rất mạnh, không ngờ đối phương lại có thể trực tiếp bắt sống tiên nhân!

Về phần hơn chín vạn tên phàm nhân bị giết... Con số này có thể là rất chấn động với tu sĩ tầm thường, nhưng với loại tu vi của bọn họ, đã sớm nhìn quen sự ồn ào hỗn loạn giữa trần thế, từng chứng kiến vô số sinh linh sinh ra và tiêu vong.

Đừng nói "Phi Vinh" lấy việc cứu vớt thiên địa làm nhiệm vụ của mình, dù là "Thế Vị" cũng chỉ im lặng nhíu mày.

Dù sao, bọn họ đều tự cảm nhận ban ngày mười mặt trời nhô lên cao ở hồng hoang, dù là biển cả sông rộng, cự mộc che trời, cũng biến thành tro bụi trong chớp mắt!

Phàm nhân yếu đuối sinh tồn trong phương thiên địa này, không khác gì phù du sớm sinh tối chết.

Đối với "Tiên", chỉ sợ tàn sát hơn chín vạn tên phàm nhân cũng tùy ý như hài đồng trong thế tục giết một tổ kiến.

Mặc kệ bọn họ có suy nghĩ gì với điều này, ở phương thế giới này mạng người như kiến là sự thật!

Nghĩ tới đây: "Phi Vinh" lập tức nói: "Không thành vấn đề."

"Nếu chỉ là ngoại tộc nô dịch bình thường, Thánh đạo ta có rất nhiều thủ đoạn."

"Nhưng tiên phàm khác nhau, những thủ đoạn kia chưa chắc có tác dụng với tiên nhân."

"Đã có cơ hội Vạn tiên hội như vậy, có thể lĩnh giáo đám tiền bối nhân tộc một hai cũng là chuyện tốt"

"Thánh Tử yên tâm, cứ giao việc này cho ta là được."

Thấy "Thế Vị" và "Phi Vinh" đều đồng ý, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lần Vạn tiên hội này có hai vị tiền bối giúp hắn hỏi hai vấn đề kia, vậy hắn chỉ cần nghe ngóng tin tức liên quan tới tiên chức.

Đã nói xong việc chính, Bùi Lăng liếc nhìn xung quanh, lập tức hỏi: "Hai vị tiền bối, không biết Trì Yểu còn có vị tiền bối tám mươi mốt kiếp kia đã đi đâu?"

"Thế Vị" lập tức nói: "Trong số một vạn tên phàm nhân cứu về, còn ẩn giấu ba vị tiền bối tám mươi mốt kiếp."

"Ba vị tiền bối kia lại cố ý để dị tộc bắt lại, dường như có nhiệm vụ quan trọng gì đó."

"Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Trì Yểu tiền bối còn có Thiệp tiền bối đều đi theo ba vị kia"

Nhiệm vụ quan trọng?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức hỏi: "Là nhiệm vụ gì?"

"Thế Vị" lại lắc đầu, rất tiếc nuối nói: "Các vị tiền bối đi quá nhanh, ta không có cơ hội hỏi."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức rất nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía mấy chục tên phàm nhân chưa tỉnh lại đang lơ lửng trong hư không, ngay từ đầu thấy "Trì Yểu" còn có vị tiền bối tám mươi mốt kiếp kia không ở đây, hắn còn tưởng hai vị này đã đưa phàm nhân khác đến thôn xóm hoặc là thành trấn nhân tộc...

Nhưng hiện tại nghe ý của "Thế Vị", hai vị kia đi làm nhiệm vụ, rõ ràng không liên quan đến những phàm nhân này!

Chương 2739: Long hậu có thưởng (4)

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tiền bối, vì sao một vạn tên phàm nhân chỉ còn lại mười mấy người này?"

Nghe được vấn đề này: "Thế Vị" lập tức biết Bùi Lăng còn chưa biết việc "Khốc Quyệt": "Tiếu Quyệt": "Thuyết Mộng Quyệt", hắn ta lập tức giải thích: "Thế cục hồng hoang gian nan, phàm nhân sinh tổn không dễ"

"Phương thiên địa này có Khốc Quyệt, Tiếu Quyệt còn có Thuyết Mộng Quyệt nguy hại nhân tộc."

"Một khi bị hắn bắt được, sẽ dẫn tới tai hoạ cực lớn"

"Cho nên, sau khi những phàm nhân này được cứu ra, chỉ cần khóc, cười, nói mê, đều phải lập tức diệt sát bọn họ!"

"Như thế mới có thể đảm bảo nhân tộc còn lại an toàn!"

"Đây là phân phó của Thiệp tiền bối."

"Khốc Quyệt"?

"Tiếu Quyệt"?

"Thuyết Mộng Quyệt"?

Cái này đều là thứ gì?

Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nghĩ tới điều gì đó.

Không do dự chút nào, hắn tâm niệm vừa động, bên cạnh lập tức xuất hiện một phục khắc thể huyền bào vác đao giống hắn như đúc.

Cỗ phục khắc thể này chịu sự điều khiển của Bùi Lăng, khóe miệng cong lên, lập tức lộ ra một nụ cười rõ ràng.

Qua một lúc lâu, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện mình đã mất đi quyền khống chế với cỗ phục khắc thể này.

Cùng lúc đó, ý cười của phục khắc thể càng thêm rõ ràng, miệng há mở như muốn phát ra tiếng cười... Bùi Lăng lập tức chém tới một đạo đao khí huyết sắc!

Phốc!

Phục khắc thể lập tức bị chém thành hai nửa, tan thành mây khói ngay tại chỗ.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng âm trầm.

Cỗ phục khắc thể này là hắn dùng để kiểm tra, hiện tại kết quả rất rõ ràng... Cười sẽ bị cướp đi mệnh cách!

Khóc và nói mê chắc chắn cũng giống như vậy!

Hơn nữa, cỗ phục khắc thể vừa rồi có tu vi không thấp!

Cho dù như thế cũng không chống cự được mệnh cách bị cướp đi... Chỉ sợ những người phàm tục kia chỉ nở nụ cười, hoặc làm ra một mặt khóc, sẽ lập tức bị đoạt đi mệnh cách!

Năm tháng hồng hoang lại hung hiểm như vậy!

Một vạn người, chân chính sống sót chỉ có mấy chục!

Nếu không phải lần này có "Thế Vị" giải thích, chỉ sợ phải tốn thêm chút thời gian thì hắn mới biết chuyện này!

Ách...

Vậy cái chết của hơn chín vạn phàm nhân, hình như không hề liên quan đến "Hi Ngao"?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, dựa theo ước định ngay từ đầu của hắn và Long hậu, là Long hậu thả hắn rời đi trước, sau khi hắn an toàn lại trả "Hi Ngao" về...

Nhưng vì "Khốc Quyệt": "Tiếu Quyệt": "Thuyết Mộng Quyệt", hắn chẳng những không thả "Hi Ngao" trở về, còn cầm tù trấn áp nàng...

Cái này... Làm sao bây giờ?

Suy nghĩ chưa xong, toàn bộ địa quật đột nhiên ầm vang chấn động!

Ngọn đuốc Giao Nhân chiếu sáng đột nhiên chập chờn, lít nha lít nhít phù văn trên vách đá đều sáng lên!

Oanh! !!

Tiếng vang kinh thiên động địa chấn động cả vùng, vân triện gia cố, ngăn cách, phòng ngự... Cùng nhau lấp lóe, bảo vệ địa quật chưa từng đổ sụp.

Cùng lúc đó, giọng nói cao vút sục sôi mồm năm miệng mười truyền đến từ bên ngoài: "Lại phát hiện một cứ điểm ẩn thân của nhân tộc!"

"Giết vào!"

"Lục soát!"

"Lục soát từng tấc!"

"Tìm ra tên nhân tộc kia, bắt lấy hắn!"

"Long hậu có thưởng lớn!"

Hồng hoang.

Cỏ cây mới sinh lập tức che trời, lúc dòng suối lững lờ róc rách, tụ hợp vào sông nhỏ, hòa vào sông rộng, cuối cùng cuồn cuộn thành biển.

màu đỏ hồng vẩy xuống mặt đất, vạn vật điên cuồng sinh sôi.

Trên bầu trời, trăng khuyết như dao, yên tĩnh đáng sợ.

Trong rừng rậm, hơi nước ngưng kết liên tiếp phát ra tiếng "tích tích" theo tiếng xột xoạt của sâu bọ, chim thú chém giết.

Một hàng bóng người lặng yên cất bước dưới rừng, khí tức đều ẩn nấp gần như không có, bước chân im ắng.

Ngân Khương tóc dài búi cao, gánh vác trường cung, cực kỳ nhẹ nhàng đi ở phía trước dẫn đường.

Dọc theo con đường này, bọn họ đã tránh đi mấy chục lần hung hiểm, tránh thoát vài chục lần yêu thú phục kích.

Đột nhiên, Ngân Khương dừng chân.

"Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu" cùng "Không Mông" đều dừng lại.

Ngay sau đó, tất cả mọi người rùng mình!

Trong tối tăm, cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt ầm vang dâng lên! Dường như toàn bộ phương thiên địa này đã sớm bố trí thiên la địa võng, bọn họ lại không có chút đề phòng nào, một chân bước vào.

Bản năng gào lên như thúc giục bọn họ lập tức ra tay, hoặc là lập tức quay đầu bỏ chạy!

Nhưng Ngân Khương yên tĩnh đứng đấy, không có chút động tác nào, chỉ nhìn về bóng tối trùng điệp dưới bóng cây phía trước.

Ở trong đó, một bóng đen càng đậm hơn hơi nhúc nhích, trong chớp mắt hóa thành một bóng đen hình người, hắn ta duỗi ra hai tay, kết động một pháp quyết cực kỳ phức tạp.

Ngân Khương không do dự chút nào, cũng lập tức đánh ra một pháp quyết phức tạp, lại khác biệt quá nhiều.

Xác nhận thân phận, cảm giác nguy cơ kinh khủng sâm nhiên vừa rồi lập tức tan thành mây khói, dường như chỉ là một mảnh bóng cây bình thường, tất cả đều là ảo giác.

Bóng đen hình người kia đi ra bóng cây, lại là một nam tử thon gầy, hắn ta da đen, vẻ mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác hoàn mỹ không một tì vết, hiển nhiên cũng là một vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp.

Cùng lúc đó bốn người: "Thùy Vũ" phát hiện nguy cơ quanh mình cũng nhao nhao đi ra từng bóng người.

Khí tức những nhân tộc này đều nội liễm, có ý hòa làm một thể với rừng rậm, nhưng không có ý hoàn mỹ như nam tử cầm đầu.

Chương 2740: Long hậu có thưởng (5)

Bốn người "Thùy Vũ" nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người không phải Đại Thừa tám mươi mốt kiếp ở đoạn năm tháng hồng hoang này!

Lúc này, vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đối diện mở miệng hỏi:

"Các ngươi nhận nhiệm vụ nào?"

Ngân Khương bình tĩnh nói: "Vào U Minh"

Vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia khẽ gật đầu: "Chúng ta cũng thế"

"Cùng đi?"

Ngân Khương gật đầu: "Có thể!"

Đôi bên trò chuyện đơn giản, cũng không nói thêm nữa, tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia lập tức quay người, dẫn theo rất nhiều Đại Thừa cùng đi với hắn ta, tiếp tục đi về phía trước.

Ngân Khương dẫn theo bốn người "Thùy Vũ", đứng cách xa một khoảng cách ở phía sau.

Lại đi chốc lát, Ngân Khương cùng vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia đột nhiên nhận ra cái gì đó, cùng nhau nhìn về phía một phương hướng nào đó!

Trong hư không, chẳng biết một cánh cửa lớn màu lam thuần túy ngưng tụ từ nước biển mà thành đã lặng yên xuất hiện từ lúc nào.

Khí tức hỗn loạn, sa đọa, âm u lạnh lẽo, bạo ngược... Ẩm vang tuôn ra, từng bóng dáng hình thù kỳ quái như thủy triều liên tục không ngừng xông ra.

Răng rắc... Răng rắc... Răng rắc...

Cột băng xanh thắm chui lên từ dưới đất như măng mùa xuân, xông lên trời không, trong nháy mắt hóa thành một tòa lồng giam to lớn, nhốt tất cả nhân tộc ở trong đó!

Hồng hoang.

Lều vải to lớn như thần điện, ở chỗ gần cửa có một tòa lò gốm kiểu dáng đơn giản, như ngọn núi vắng vẻ đứng vững.

Trong lò gốm khói xanh lượn lờ, đang đốt một loại dây leo xanh nhạt xếp thành đống.

Khí tức dày đặc theo sương mù tản khắp toàn bộ trong trướng, như biển mây mờ mịt, mây mù tới lui trong vùng núi, xua đi những mùi tanh hôi của rất nhiều nhân tộc nuôi dưỡng trong lồng bên ngoài lều.

Thỉnh thoảng, có cơn gió thổi tới từ đằng xa khiến lều vải chập chờn, lộ ra một bóng dáng khôi ngô cao lớn ngồi xếp bằng trên khoảng đất trống như vùng quê mênh mông vô bở.

Hắn ta cao lớn như núi non, trên dưới cả người đều hiện đầy đường vân màu vàng ròng, khí tức hừng hực tiêu tán, cuối cùng đều tụ hợp vào một cái phù văn phức tạp ở mi tâm, dường như đồ đằng viễn cổ lại xuất hiện, như mặt trời sáng rực, vô cùng sáng tỏ, tráng lệ.

Hắn ta để lộ ra cánh tay, cứng rắn rõ ràng, vân da rắn chắc tràn ngập cảm giác lực lượng thuần túy.

Chính là Long Bá Chiến Vương!

Cánh tay bị đứt của hắn ta đã được nối liền, lúc này hoàn toàn khép lại, không có bất kỳ vết thương gì lưu lại, trên tay hắn ta nắm một gốc cự mộc che trời, đang tách ra từng nhánh cánh lá của nó, sau đó đặt cự mộc ánh sáng trơ trọi sang đống cự mộc đã được dọn dẹp tốt giống vậy ở bên cạnh.

Nhựa cây chảy xuôi ra từ cự mộc đứt gãy, nhuộm xanh bàn tay của hắn ta.

Nơi đây vẫn là chỗ ở của vị Long Bá tộc cổ tiên kia.

Kết thúc mỗi ngày, hắn ta lấy dáng vẻ vãn bối thăm dò rất nhiều tin tức.

Hai vị chính tiên bản tộc kia đến từ giới thiên thượng giới.

Hiện tại chỗ ở của bọn họ là tạm thời dựng ra.

Tam đại thần mộc hồng hoang, Kiến Mộc, Tâm Mộc, Phù Tang...

Đều hoàn hảo không chút tổn hại, lại đều chiếm một phương, địa vị không thấp!

Mặc dù nhân tộc vẫn yếu đuối, nhưng Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đã không chỉ có chín vị...

Đây rõ ràng là những năm tháng bắt đầu trận chiến hồng hoang!

Mặc dù không biết quá trình cụ thể và chân tướng của trận chiến hồng hoang này, nhưng kết quả trận đại chiến này... Hậu thế Bàn Nhai giới, toàn bộ sinh linh đều rất rõ ràng!

Kiến Mộc vẫn lạc!

Phù Tang bị trảm, hài cốt rơi vào U Minh, hóa thành Quỷ Tang...

Trong tam đại thần mộc, chỉ còn Tâm Mộc có thể sống sót nhưng thân chịu trọng thương, nội tình giảm mạnh, từ đây kéo dài hơi tàn, lại không rầm rộ cành lá tản ra bốn phương, chủ trì Ngu Uyên như bây giờ.

Lúc này U Minh tiếp nhận tất cả người chết, là một giới độc lập cũng vỡ nát không chịu nổi, đống đổ nát còn sót lại hóa thành đảo hoang U Tố mộ lơ lửng không cố định trên Vạn Hủy hải mênh mông.

Tộc đàn đông đảo đã từng ung dung tự tại ở đại lục hồng hoang, xem nhân tộc là huyết thực, lại thành kiến hôi, chịu sự tàn sát, nô dịch xưa nay chưa từng có.

Huyết mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo bị coi như vật liệu đúc khí, luyện đan, chế phù, tu luyện... Thượng thừa, tùy ý rút ra, sử dụng.

Vô số tộc đàn lần lượt mất đi tất cả nơi ở trong chiến đấu, đã có tộc đàn văn minh đứt gãy, huyết mạch vì trộn lẫn mà trở nên hỗn tạp, thiên phú thần thông thiếu thốn, sa đọa đến mức đông tránh tây trốn ở khắp nơi, mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi.

Số ít thì bị nhân tộc nuôi dưỡng, gánh chịu tác dụng huyết thực, vật liệu, tìm niềm vui đủ loại, không còn chút phong thái ngày xưa.

Mặc dù Yêu tộc có Tâm Mộc che chở nhưng cũng chỉ có thể lui vào bên trong Thanh Yếu sơn, co đầu rút cổ không ra, lại còn bị tứ đại ma môn nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng xâm nhập.

Nhân tộc lại cướp đoạt khí số hùng hậu nhất, sinh ra chín sự tồn tại bất hủ uy áp thời đại trong lúc tranh đấu vạn tộc!

Sau đó khai sáng chín môn phái lớn, tuy có phân chia chính ma, lại đều là nhân tộc trấn áp phần khí số truyền thừa vạn cổ này, từ đó nhân tộc nhảy lên làm chủ phương thiên địa này, tàn sát chư tộc, nô dịch thiên hạt!

Chương 2741: Sai chỗ

Dù thái độ của chính đạo với ngoại tộc không tàn khốc như tứ đại ma tông, thậm chí Lưu Lam hoàng triều cho phép ngoại tộc học tập công pháp nhân tộc, vào triều làm quan, nhưng vẫn không thể nghịch chuyển sự suy thoái của ngoại tộc...

Nghĩ tới đây, Long Bá Chiến Vương thầm nhíu mày.

Hiện tại hắn ta phải mau chóng leo lên Kiến Mộc, sớm trở thành tiên, tránh đi trận chiến hồng hoang thật sự!

Chỉ có điều, thực lực hôm nay của hắn ta, đừng nói tiến về chỗ Kiến Mộc, chỉ cần rời khỏi chỗ ở của tiền bối bản tộc này, một khi gặp nhân tộc tám mươi mốt kiếp, chắc chắn sẽ phải chết!

Phải nghĩ cách tụ hợp với Bùi Lăng...

Ngay lúc hắn ta nghĩ như vậy, mặt đất khẽ chấn động, một bóng dáng cao lớn còn khôi ngô hơn hắn ta, như núi cao xuyên qua đám mây đi đến.

Trông hắn ta vô cùng hoàn mỹ như là tạo vật không tì vết, chính là một trong hai vị chính tiên Long Bá tộc.

Long Bá Chiến Vương lập tức đứng dậy hành lễ, rất cung kính hô:

"Điếu Linh tiền bối!"

Long Bá chính tiên "Điếu Linh" khẽ gật đầu, liếc nhìn đám cự mộc mà hắn ta đang thu thập, tiếng như lôi đình nói: "Mấy ngày nay, chúng ta phải đến Vạn tiên hội một chuyến, ngươi ở lại nơi đây chỉnh đốn"

"Doanh địa này là chỗ đặt chân tạm thời, cũng không cần đặc biệt trông coi gì."

"Chỉ cần quản lý tốt huyết thực, đừng để những nhân tộc này chạy, cũng đừng để bọn họ chết đói."

"Ngoại trừ cái đó ra, cũng phải đề phòng một số nhân tộc tới cứu viện huyết thực, hay là một chút yêu tộc cả gan làm loạn đến đây ăn vụng!"

Vạn tiên hội?

Long Bá Chiến Vương nhướn mày, sau đó lập tức kịp phản ứng, không thể rời khỏi hai vị chính tiên đồng tộc này!

Nếu không, đừng nói trông coi huyết thực, hắn ta cũng có thể biến thành huyết thực của nhân tộc!

Lúc này hắn ta nói: "Tiền bối, có thể dẫn vãn bối cùng đến Vạn tiên hội này không?"

"Mặc dù vãn bối tu vi thấp nhưng cũng có thể bưng trà đổ nước, chân chạy truyền lời cho hai vị tiền bối."

"Kính xin hai vị tiền bối đừng ghét bỏ vãn bối ngang bướng, dìu dắt vãn bối thấy chút việc đời."

Nghe vậy: "Điếu Linh" suy nghĩ, nhân tiện nói: "Cũng có thể!"

Hồng hoang.

Hang đất.

Trên vách đá, từng vân triện điên cuồng sáng tắt, đỉnh động và mặt đất có vô số khí tức trận văn cổ xưa nổi lên như gợn sóng.

Ngọn đuốc Giao Nhân gấp rút chập chờn, ánh lửa thuần trắng soi sáng ra vẻ mặt nghiêm nghị của "Thế Vị" và "Phi Vinh".

ầm ầm...

Tiếng vang chấn trời động đất không ngừng truyền vào trong hang đất.

"Sâu kiến!"

"Các ngươi trốn không thoát!"

"Nhanh chóng bó tay chịu trói, để tránh gây họa tới toàn bộ tộc đàn!"

"Cần gì nói nhảm với bọn tiện chủng này, phá tan cấm chế, giết!"

"Giết!"

Từng tiếng nói tràn đầy sát cơ liên tiếp như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng bên tai tất cả nhân tộc trong hang đất.

Những tiếng nói này tràn đầy ý hoàn mỹ, như tiếng trời không chút tỳ vết.

Rất hiển nhiên, người nói chuyện đều là tiên nhân chân chính!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, là Long tộc tấn công đến đây!

Lúc này mới bao lâu?

Lại nhanh chóng tìm được chỗ ẩn thân của hắn như vậy!

"Đây... Đây là nơi nào?"

"Chúng ta... Thế nào..."

"Mẫu thân... Mẫu thân... Ta muốn mẫu thân..."

Trong góc hẻo lánh, phàm nhân vốn đang mê man đều bừng tỉnh vì tiếng động lần này, bọn họ mờ mịt, ngây thơ nhìn quanh mình, hiển nhiên còn chưa biết xảy ra chuyện gì.

"Thế Vị" lập tức ra tay, hắn ta vung ống tay áo một cái, tất cả phàm nhân lại chìm vào mê man tầng sâu, cho dù vang lên tiếng động trời sụp đất nứt, cũng không thể làm bọn họ tỉnh lại.

Hắn ta chợt lấy ra một cái phi toa cỡ nắm tay, hút tất cả phàm nhân vào trong đó.

Ngay sau đó: "Thế Vị" trầm giọng nói: "Bùi thánh tử, chắc chắn bên ngoài đều là tiên nhân ngoại tộc"

"Hơn nữa số lượng rất nhiều!"

"Nơi đây đã không an toàn nữa, nhất định phải nhanh chóng rút lui"

"Còn có, những phàm nhân này vô cùng yếu đuối, không thể cứ đi theo chúng ta, phải tìm điểm dừng chân của nhân tộc để bọn họ ở lại."

Còn chưa dứt lời: "Phi Vinh" cũng mở miệng, từ tốn nói: "Trận chiến hồng hoang vô cùng hung hiểm!"

"Dù chúng ta là Đại Thừa, cũng có thể chết đi bất cứ lúc nào."

"Những phàm nhân này yếu ớt như ngọn nến trước gió, không có chút tác dụng nào với thế cục hôm nay, giữ lại cũng chỉ lãng phí tâm lực của chúng ta, nếu rơi vào trong tay ngoại tộc, lại tăng thêm chiến tích cho bọn họ."

"Còn không bằng trực tiếp giết bọn họ, chờ sau khi thành tiên, lại giết vạn lần tiên nhân ngoại tộc, lấy đó an ủi tiên dân!"

"Hiện tại chúng ta nên tránh đi khu quần cư nhân tộc, tiến về nơi ngoại tộc đông đảo."

"Những tiên nhân ngoại tộc này muốn giết chúng ta, chúng ta chưa thành tiên, nên tru diệt sinh linh chưa từng thành tiên của bản tộc bọn họ, gọt khí số, giảm bớt nội tình!"

"Như thế, mới là số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!"

Đang nói, bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng vang to lớn, theo đó là tiếng đủ loại thần thông, thuật pháp, pháp bảo công kích, tốc độ phù văn sáng tắt trên hang đất quanh mình càng lúc càng nhanh, trận văn như là sóng to gió lớn không ngừng biến ảo.

Nơi đây là cứ điểm của Đại Thừa nhân tộc, phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, rất nhiều cấm chế, trận pháp kiên cố, cho dù bị bao vây từng vòng, dường như vẫn có thể chống đỡ một chút thời gian...

Chương 2742: Sai chỗ (2)

Mặc dù người đến phát hiện sự tồn tại của hang đất, nhưng lại không biết cửa vào cụ thể, hiện tại đang công kích toàn bộ vùng đất này.

Hơn nữa, thực lực sẽ không quá mạnh!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, quanh người Bùi Lăng rung chuyển như gợn sóng, trong chớp mắt hóa thành dáng vẻ "Trì Yếu".

Hắn nhìn quanh một vòng bình tĩnh nói: "Không gian phía ngoài đã bị phong tỏa."

"Bây giờ chúng ta không đi được!"

"Hiện tại chỉ có hai con đường: Thứ nhất dựa vào đại trận nơi đây, tử thủ đến bình minh."

"Thứ hai giết ra ngoài!"

"Hai vị tiền bối, là thủ? Hay giết?"

Nghe vậy: "Thế Vị" và "Phi Vinh" đều khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phản ứng lại, gần như đồng thời mở miệng:

"Giết ra ngoài!"

"Bùi thánh tử, vậy cứ giết ra ngoài!"

Bọn họ đều nhập đạo từ phàm nhân, từng bước một tu hành đến sự tồn tại Đại Thừa, dù là chính hay ma, có thể nói kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.

Dựa vào đại trận nơi đây tử thủ, trông có vẻ càng thêm an toàn, nhưng trên thực tế hành động lần này chỉ là từ bỏ quyền chủ động, uống rượu độc giải khát!

Mặc dù nơi đây có rất nhiều cấm chế, mặc dù trận pháp trông có vẻ kiên cố nhưng không ai biết có bao nhiêu ngoại tộc tới đây, có thủ đoạn đặc thù gì chưa hề dùng tới hay không, hơn theo thời gian trôi qua sẽ có càng nhiều ngoại tộc đuổi tới hay không...

Một khi đại trận bị công phá, đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành cá trong chậu, chỉ có một con đường chết!

Chỉ có nhân lúc trạng thái mọi người đều đỉnh phong, toàn lực giết ra ngoài, mới có thể đánh ra một chút hy vọng sống!

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nói: "Hai vị tiền bối, đợi chút nữa không cần để ý tới vãn bối, chỉ cần toàn lực tự vệ là được."

"Thế Vị" và "Phi Vinh" đều biết, mặc dù Bùi Lăng là hậu bối nhưng thực lực của người dẫn đường tiên lộ này lại là người sau vượt người trước, bọn họ không thể so sánh được.

Lúc này không do dự chút nào, đều gật đầu đáp: "Tốt!"

"Thế Vị" lại vung ống tay áo một cái, thu hồi phi toa chứa phàm nhân.

Chuẩn bị xong, Bùi Lăng không trì hoãn nữa, trực tiếp bước đến cửa ra vào hang đất: "Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức đuổi theo.

Bên ngoài hang đất.

Từng bóng dáng hình thù kỳ quái vừa đi vừa về.

Lúc này bùn đất, nham thạch kiên cố như dòng nước mềm mại không tạo thành chút trở ngại nào.

Mười mấy tên tán tiên loại người, hai gò má, đỉnh đầu, sau tai đều lộ ra ký hiệu của Thủy tộc, lấy giao tiêu làm áo bào, cầm lệnh kỷ trong tay, thỉnh thoảng vung lên ra lệnh.

Õ xung quanh còn có rất nhiều tán tiên.

Những tán tiên này đều duy trì bản tướng Thủy tộc, có tên như ngao lớn, trên cổ mọc lên mấy chục đầu lâu, lít nha lít nhít con mắt và giác hút làm sinh linh nhìn thấy đến rùng mình, vỏ lưng bò đầy tảo màu xanh đen, dinh dính âm u lạnh lẽo như sợi tóc nhân tộc, lại như sợi nước bùn, đã bao trùm đường vân ban đầu, lại lôi kéo ra từng ngón tay màu xương trắng bệch, lơ lửng như khói; Có tên như là loài cá, thể xác sáng như bạc, trên dưới cả người đều mở ra từng tròng mắt màu đỏ; Còn có tên to lớn như ổ bảo, toàn thân đen nhánh, lúc di chuyển gây ra sự rung động kịch liệt, hắn ta không mắt không miệng, lít nha lít nhít bước chân tản ra ngàn vạn sợi tơ đen nhánh, tới lui như vật sống, thôn phệ tất cả thứ có khả năng chạm tới...

Khí tức hỗn loạn, sa đọa, tà ác, âm u lạnh lẽo tùy ý tràn ngập, theo bọn họ di chuyển, sương màu xám đen nhanh chóng lan tràn trong lòng đất.

Tất cả tán tiên đều không giữ lại chút nào thi triển một kích mạnh nhất của mình, từng tấc cày lên mảng lớn không gian lòng đất trước mặt.

rầm rầm rầm...

Trong sự tấn công liên tiếp không ngừng, toàn bộ lòng đất điên cuồng lay động, đất bùn nham thạch nhấp nhô như hồng thủy, nhiều chỗ bắt đầu đổ sụp, từng cái lỗ xuất hiện, ánh sáng trận văn lấp lánh trong đó.

Các tán tiên mừng rỡ, cở lệnh trong tay biến ảo, lập tức gia tăng cường độ công kích.

Một bộ phận tán tiên bắt đầu thiêu đốt tiên lực, không tiếc cái giá phải trả thi triển tiên thuật.

Khí thế mênh mông, chấn động lòng đất, toàn bộ phương mặt đất này bắt đầu phun trào lên như gợn sóng.

Giữa không trung, bốn bóng dáng hoàn mỹ quan sát xuống phía dưới như mặt biển rừng rậm, đứng chắp tay đều tỏ ra bình tĩnh.

Bốn bóng dáng này do một tiên nhân bào phục giao tiêu xanh trắng xen lẫn nhàu kim cầm đầu, tên tiên nhân này thân thể mạnh mẽ, vẻ ngoài tuấn mỹ như điêu khắc, trong mắt một mảnh băng lam, quanh người có hơi nước quanh quẩn như một phương hải vực vô hình, như bóng với hình, chính là "Tiên" Giao Nhân tộc!

Ở vị trí tụt lại hai bước bên cạnh hắn ta, ba bóng dáng đứng sóng vai.

Ba bóng dáng này đều mặc áo lam, tóc lam rối tung, trong mắt cũng là màu băng lam thuần túy, không phân chia màng cứng và con ngươi, khí chất lạnh lùng.

Lúc này, bọn họ thản nhiên nhìn đám người phía dưới đang tiến hành công kích, tùy ý trò chuyện với nhau: "Lần này Long hậu hạ giới đều là phụ tá trưởng công chúa điện hạ lịch luyện, không biết tại sao lại truy nã một nhân tộc?"

"Loại sinh linh tiện chủng này, ngay cả tư cách trở thành đồ ăn của Long tộc cũng không có, việc này hơi kỳ quái..."

Chương 2743: Sai chỗ (3)

"Không sai! Chỉ là nhân tộc, sao xứng để đường đường Long tộc làm to chuyện như vậy...

"Hơn nữa, ngay cả trưởng công chúa điện hạ cùng vương nữ Thi Thấm tộc ta đều tự mình ra mặt giám sát, thật là khác thường!"

"Chẳng lẽ nhân tộc này có điều gì cổ quái?"

"Ha ha, huyết thực mà thôi, cổ quái thế nào cũng đâu có tư cách để chúng ta bôn ba như thế?"

"Cũng đúng... Chẳng lẽ, Vạn tiên hội sắp đến, Long hậu có sắp xếp gì?"

"Im lặng!" Nói đến chỗ này, sắc mặt giao tiên cầm đầu hơi trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo: "Vạn tiên hội do Tiên Tôn tổ chức, không phải chúng ta có thể tùy ý bàn tán!"

"Long hậu đã có lệnh, chúng ta là tộc phụ thuộc, lĩnh mệnh là được, không cần suy nghĩ nhiều!"

Ba tên giao tiên khác đều khom người: "Vâng!"

ầm ầm ầm ầm ầm! !

Trong tiếng động đinh tai nhức óc, vô số công kích như mưa rào đánh về phía đại trận đã bại lộ tung tích.

Sau khi cả vùng lặp đi lặp lại chấn động, đã hoàn toàn lật lên.

Vô số cự mộc che trời ầm vang sụp đổ, lại đang chìm vào lòng đất trong đất đá trôi mãnh liệt.

Nước suối bắn tung toé, sông suối tắc, biến mất... Rừng rậm ban đầu đã sớm hoàn toàn thay đổi.

Phía dưới mặt đất có đường vân lóe ra ánh sáng nhạt giăng khắp nơi, một tòa đại trận khí tức cổ xưa, hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng ửng đỏ!

Lúc này trận văn đầy huyền diệu loang lổ tàn tạ, mấy vết nứt nẻ từ mép kéo dài về phía trung tâm, khí tức của nó rách nát, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu nữa.

Ngay lúc này, đại trận đột nhiên không có dấu hiệu nào giải trừi Tất cả ánh sáng nhạt đều dập tắt.

Công kích của nhóm tán tiên lập tức xuyên qua đất bùn nham thạch, rơi vào lòng đất đại trận phòng hộ.

Oanh!"

Một tiếng vang chấn trời động đất, một cự quyền như ngọn núi nham thạch, ầm vang dâng lên từ lòng đất!

Cự quyền này màu sắc xanh đen, tản ra khí tức cuồn cuộn nặng nề, kiên cố như bàn thạch từ xưa đến nay không dời, như có thể gánh chịu tất cả, lại có thể đánh nát tất cả.

Vừa rồi rất nhiều tán tiên cùng đánh ra công kích, chỉ để lại một vài vết khắc ngổn ngang lộn xôn ở lớp ngoài.

Cự quyền nham thạch nhô ra từ lòng đất, chợt chậm rãi mở ra, ba bóng dáng nhân tộc đứng trong lòng bàn tay như quảng trường bao la, chính là Bùi Lăng: "Thế Vị" và "Phi Vinh"!

Thấy cuối cùng nhân tộc trốn kín ở chỗ này đã xuất hiện, ánh mắt tất cả ngoại tộc giữa không trung và trên mặt đất lập tức khóa chặt ba người.

Trong hư không, bốn tên giao tiên cùng nhau nhíu mày, ba tên nhân tộc này đều không phải người mà Long hậu muốn tìm!

Giao tiên cầm đầu không có hứng thú, lập tức phân phó: "Không phải vị kia.

"Không cần lãng phí thời gian"

"Giết"

Tiếng nói vừa dứt, một tán tiên tiên lại trong tay cầm lệnh kỳ ở phía dưới lập tức đưa tay, lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng nhấn một cái trong hư không.

Chỉ một thoáng, toàn bộ phương thiên địa này hóa thành vùng biển mênh mông!

Bùn cát, nham thạch, rừng rậm, nước suối... Tất cả mọi thứ đều là biển giận sóng to!

Nước biển đen nhánh như mực nước sôi trào mãnh liệt, lực lượng vạn quân bốc lên, tạo ra sóng lớn ngập trời.

Nước biển bắn tung toé hóa thành lít nha lít nhít xúc tu, phía trên xúc tu sinh ra từng cái móng vuốt, toàn bộ chụp vào ba tên nhân tộc như muốn kéo bọn họ xuống dưới đáy biển sâu, quay về giấc ngủ ngàn thu.

Mùi tanh mặn trộn lẫn sự lạnh lẽo như huyền băng vạn năm, âm vang càn quét, gần như đông kết tất cả sinh linh trong nháy mắt!

Khí tức của "Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức nhanh chóng tăng lên, lại đồng thời dùng ra [Quy Khứ Lai Hề], tăng lên thực lực mấy trận đạo kiếp.

Huyền bào phần phật, sắc mặt Bùi Lăng vô cùng bình tĩnh.

Cực kỳ tốt!

Những tiên ngoại tộc này không nhìn ra [Thực Nhật bí lục] của hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng to lớn nói: "Nghịch!"

Trong chớp mắt tiếng nói vừa ra, thiên địa quanh mình lập tức lấy quỹ tích biến ảo mới, rút lui trở về từng chút một.

Lúc thoáng qua, vùng biển như tận thế thối lui, bùn cát, nham thạch, rừng rậm, nước suối... Lại xuất hiện.

Cùng lúc đó, thiên địa lật đổ, vòm trời hóa thành mặt đất, mặt đất hóa thành vòm trời, toàn bộ thế giới hoàn toàn điên đảo.

Giữa không trung, biển sâu đen nhánh xuất hiện, lít nha lít nhít xúc tu, móng vuốt, tranh nhau chen lấn chụp vào bốn tên giao tiên, muốn kéo bọn họ xuống biển sâu...

Bùi Lăng nặng nề lại nói: "Nham!"

Mặt đất hóa thành vòm trời, chỉ một thoáng lại hóa thành từng đống nham thạch vô cùng kiên cố, kéo ra vạn dặm như vô biên vô hạn.

Tất cả ngoại tộc lập tức cảm thấy thân thể mình trở nên vô cùng nặng nề, dường như trên lưng đeo ngọn núi nặng nề, ép bọn họ không thở nổi.

Ngoại trừ bốn tên giao tiên kia, ngoại tộc khác đều không bị khống chế bay về phía mặt đất vốn là bầu trời.

Vèo vèo vèo...

Ngoại tộc vút qua khoảng không như mưa, đều là đầu hướng lên trên, lấy tốc độ như sao băng rơi xuống, hung hăng vọt tới tầng nham thạch trên mặt đất.

Một tràng tiếng động nặng nề liên tục vang lên, những ngoại tộc này đều điều chỉnh phương hướng vào một khắc cuối cùng, đảo ngược thân thể, vững vàng rơi xuống đất.

Bùi Lăng nhìn tình cảnh này, tiếp tục tiếng nói mờ mịt: "Quên..."

Nhưng ngay chớp mắt hắn lại mở miệng, không gian quanh hắn đột nhiên sai vị trí một cách quái đản.

Chương 2744: Sai chỗ (4)

Bắt đầu từ bên hông ba người Bùi Lăng: "Thế Vị": "Phi Vinh", nửa người trên và nửa người dưới cùng nhau dịch ra, như là một bức tranh hoàn hảo không chút tổn hại bị cắt ngang ra, sau đó nửa phần trên và nửa phần dưới bức tranh lệch vị trí, khiến hình ảnh trên đó cũng dịch ra.

Ngay sau đó, ba người Bùi Lăng: "Thế Vị": "Phi Vinh" lại bắt đầu từ mi tâm, nửa người trái và nửa người phải chỉnh tề dịch ra.

Không gian quanh ba người cũng như ghép hình bị đẩy loạn, sai chỗ thành một mảnh kỳ quái.

Vị trí thể xác dịch ra, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, óc, gân cốt...

Đều có thể thấy rõ ràng, lại không có máu tươi chảy ra.

Sau đó, ba người lại từ cổ, hai chân, mắt trái, mắt phải... Bắt đầu có thêm chi tiết sai vị trí.

Như là phương không gian này lập tức hóa thành một vài bức ghép hình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tinh tế, sau đó bàn tay vô hình không ngừng đẩy loạn, đẩy loạn, lại đẩy loạn từng mảnh ghép hình.

Trong chốc lát ngắn ngủi, ba người tính cả không gian xung quanh đã bị sai loạn thành một bầy huyết nhục bất quy tắc, bùn cát rừng rậm quái đản hoàn toàn nhìn không ra là cái gì.

Nhưng ngay sau đó...

Đoàn huyết nhục này như nhiễu sóng, nhao nhao hóa thành nham thạch xanh đen có thể thấy khắp nơi.

Mỗi một khối nham thạch đều hóa thành dáng vẻ một người trong số Bùi Lăng: "Thế Vị": "Phi Vinh".

Chẳng mấy chốc, huyết nhục ba người Bùi Lăng vừa bị rối loạn thành nhìn thấy mà giật mình, biến thành vô số Bùi Lăng: "Thế Vị" và "Phi Vinh".

Lúc này, tất cả "Thế Vị" cùng nhau ra tay, đánh ra một pháp quyết khí tức âm u lạnh lẽo.

Một vòng màu vàng nhạt bay lên như mây khói, như mũi tên xuyên mây, sương mù vàng nhạt vừa hiện ra đã chiếu rọi tứ phương, làm ánh trăng đỏ hồng cũng lấp lánh một chút ánh vàng.

Màu vàng kim nhạt này che ngợp bầu trời, trong loáng thoáng phác hoạ ra một bộ quan tài hình dáng vô cùng to lớn.

Trong tối tăm, áp lực mờ mịt uy nghiêm vô hình, tràn trề giáng xuống!

Trong nháy mắt, kim quan biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, từng cỗ quan tài vàng nhạt có to có nhỏ, xuất hiện quanh người mỗi một tên ngoại tộc, uy áp bàng bạc đột nhiên xuất hiện, muốn kéo bọn họ vào trong đó.

Đây là [Kim Quan Táng Thế], tiên thuật Trọng Minh tông!

Cùng lúc đó, tất cả "Phi Vinh" cũng đánh ra từng pháp quyết cổ xưa, trên đỉnh đầu mỗi một tên ngoại tộc lập tức hiện ra một ngọn lửa trắng bệch.

Những ngọn lửa này có lớn có nhỏ, đều tản ra khí tức hừng hực.

"Phi Vinh" mắt sắc lạnh băng nhìn qua, ống tay áo vung lên một cái, lập tức cuốn lên một cơn gió lớn như muốn thổi tắt ánh nến trên đỉnh đầu tất cả ngoại tộc!

Đây là [Phổ Thế Hỉ Nhạc], tiên thuật Luân Hồi tháp!

Mặc dù vừa rồi từng nói Bùi Lăng để hai người toàn lực tự vệ, nhưng bọn họ đều từ phàm nhân từng bước một chém giết ra, lịch luyện đến Đại Thừa, đã trải qua vô số trận chiến và hung hiểm, sự nắm bắt với chiến cuộc đã đến tình trạng gần như bản năng.

Hiện tại Bùi Lăng liên tục thi triển lực lượng pháp tắc, ngoại tộc quanh mình còn chưa kịp thích ứng, trận cước bất ổn, cơ hội trời cho như thế, tất nhiên không thể bỏ qua!

Tạch tạch tạch két...

Tiếng vỡ vụn rợn người vang vọng hư không, kim quan màu vàng kim nhạt hư ảo, hiện ra xung quanh bốn tên giao tiên vừa nãy, lập tức nhao nhao sai chỗ, hóa thành từng mảnh vỡ màu vàng kim nhạt.

Nhưng những ngoại tộc đứng phía trên tầng nham thạch kia, đều là vẻ mặt mờ mịt, lại quên lãng tất cả mọi chuyện tiếp theo, nhao nhao bị từng cỗ kim quan khóa lại!

Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, trong chớp mắt những kim quan này từ hư hóa thực, hoàn toàn chôn cất rất nhiều ngoại tộc.

Ngay sau đó, gió lớn nổi lên trên đất bằng, cơn gió rét lạnh kêu khóc như giận, ánh lửa trên đỉnh đầu những ngoại tộc này lay động theo chiều gió.

Rất nhiều ngoại tộc khí cơ hỗn loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Lại là thực lực tu vi của "Phi Vinh" không đủ, mặc dù nắm bắt thời cơ vừa đúng, lại căn bản không có cách làm bị thương những tiên nhân ngoại tộc này!

Bốn tên giao tiên kia đạp không mà đứng, ánh lửa trên đỉnh đầu càng không nhúc nhích tí nào!

Sau khi cơn gió lạnh trùng điệp thổi qua, ánh lửa trên đỉnh đầu tất cả ngoại tộc lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cho tới lúc này, những ngoại tộc này mới nhao nhao khôi phục lại từ trong pháp tắc của Bùi Lăng, nhìn qua nhân tộc trước mắt, cùng nhau phát ra tiếng gào thét tức giận.

Trong tiếng rống giận dữ, từng đạo khí tức ầm vang bộc phát, khí tức hỗn loạn, âm u lạnh lẽo, tà ác, bạo ngược... Như núi lửa phun trào, trong nháy mắt chấn động toàn bộ phương thiên địa này!

Phanh phanh phanh phanh! !!

Tiếng nổ tung to lớn liên tiếp vang lên, tất cả kim quan khóa lại ngoại tộc vỡ nát trong khoảnh khắc, hóa thành bột mịn vàng nhạt rì rào rơi xuống.

Rất nhiều ngoại tộc nhao nhao hiện ra bản tướng, lít nha lít nhít xúc tu, móng vuốt, huyết mâu, sợi tóc... Như nhét đầy càn khôn, che ngợp bầu trời, trào lên từ bốn phương tám hướng.

Bộp, bộp, bộp... Tầng nham thạch chấn động kịch liệt, bước chân xung phong vang vọng hư không.

Khí tượng kinh khủng quái đản quỷ quyệt như quần ma loạn vũ, tận thế giáng xuống!

Chương 2745: Sai chỗ (5)

Thấy thủ hạ tán tiên tiên lại cùng tán tiên chậm chạp không thể giải quyết ba tên nhân tộc này, giao tiên cầm đầu không nhúc nhích, ba tên chính tiên tiên lại sau người khẽ nhíu mày, lại bắt đầu ra tay.

Trong mắt giao tiên ngoài cùng bên trái phun trào băng lam, đánh ra một cái pháp quyết mờ mịt, tiếng trời như tiếng ca thoáng cái vang vọng đất trời.

Tiếng ca thấm vào lòng người, sinh linh nghe được như ngâm nước, chỉ muốn sa vào trong đó không muốn tỉnh lại.

Giao tiên ở giữa kết động pháp quyết, trong hư không hiện ra vô số dòng nước như dây lụa bao vây về phía ba người, mỗi một đòng nước đều có thể ăn mòn vạn vật, chạm vào lập tức tan ra, gầm thét càn quét xuống!

Giao tiên ngoài cùng bên phải váy dài đón gió phồng lên, pháp quyết không ngừng biến ảo, từng đầu hải quái to lớn hiện ra từ hư không, nhao nhao mở ra cái miệng to như chậu máu nuốt ba người vào!

Chỉ một thoáng, trên trời dưới đất toàn là cái lưới trùng điệp, tất cả đường sống đều bị phong tỏa.

Sát ý kinh khủng cao ngất tràn tới, cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn, vô thức thét lên như muốn chạy trốn...

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Một vị Tiên Quan chưởng đạo, ba vị chính tiên tiên lại, còn có càng nhiều tán tiên tiên lại cùng số lớn tán tiên...

Bây giờ không phải là ban ngày, không có lực lượng sân nhà...

Ngoài ra, trong bụng lại truyền ra cảm giác đói bụng vô cùng mãnh liệt... Những ngoại tộc hình thù kỳ quái, tản ra khí tức âm u lạnh lẽo hỗn loạn này trông thật sự ngon miệng!

Phải toàn lực ra tay!

Không thể kiêng dè vấn đề thân phận bị bại lộ!

Nếu không, đêm nay hắn: "Thế Vị": "Phi Vinh" đều phải chết ở chỗ này!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng khép hai mắt lại, đưa tay che khuất mắt phải, một tay đánh ra một pháp quyết mờ mịt, tiếng nói rộng lớn: "Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!"

Ngay sau đó, khí tức quanh người hắn lập tức biến hóa.

Cao xa, nặng nề, nguy nga, khó lường... Như hóa thân thành phương thiên địa này, ở trên trời cao, quan sát vạn vật chúng sinh!

Quanh mình chớp mắt vắng lặng im ắng, cảm giác suy bại tàn tạ, hoang vu, vứt bỏ, rộng rãi đập vào mặt.

Trên trời cao, chỉ một thoáng xuất hiện một khe hở vắt ngang toàn bộ bầu trời.

Bùi Lăng chậm rãi mở ra mắt trái, cùng lúc đó khe hở thật lớn cũng bắt đầu mở rộng từng chút một.

Chẳng mấy chốc, một con ngươi to lớn khó có thể tưởng tượng, dân xuất hiện từ trong khe hở!

Thanh thiên chỉ nhãn chầm chậm mở ra, tầm mắt Bùi Lăng đột nhiên bị kéo cao, dường như từ nơi cực kỳ cao xa, rủ xuống xem toàn bộ phương càn khôn này.

Hơn nữa, theo con mắt mở ra, tầm mắt của hắn càng lúc càng rộng lớn.

Dường như chỉ cần hoàn toàn mở ra, có thể một mắt nhìn hết toàn bộ thế gian.

Cảm giác hoàn toàn khác lúc Hợp Đạo kỳ, Độ Kiếp kỳ thi triển tiên thuật này, hiện tại thanh thiên chi nhãn vô cùng to lớn, chỉ mở ra một khe hở đã như có uy năng cuồn cuộn vô cùng vô tận tiêu tân ra, như muốn diệt thết Nơi ánh mắt hắn nhìn qua, tất cả công kích đều như tuyết đọng gặp mặt trời, nhao nhao tán loạn.

Vù, vù, vù...

Rất nhiều tán tiên bị thanh thiên chi nhãn nhìn chăm chú, thể xác nhiễu sóng quái đản, trong nháy mắt sụp đổ như bị liêm đao cắt đổ lúa, dần hóa thành đen xám cuồn cuộn, lộn xộn tản vào thiên địa...

Rất nhiều tán tiên tiên lại, mặc dù không đến mức chớp mắt thành tro bụi, khí tức lại bắt đầu nhanh chóng hạ xuống.

Giữa thiên địa yên lặng như tờ, vô số đen xám bốc lên như tuyết, như muốn kết thúc.

Nhưng ngay lúc mắt trái Bùi Lăng tiếp tục mở ra, chuẩn bị một phát diệt sát tất cả tán tiên, tán tiên, tên Tiên Quan chưởng đạo kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng băng lam trong mắt chói lọi rực rỡ, vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía thanh thiên chỉ nhãn trong màn đêm.

Ngay sau đó, toàn bộ màn đêm như bị cắt may từ bên trong, lập tức sai chỗ.

Trong chốc lát thanh thiên chỉ nhãn bị chia hai bộ phận từ bên trong, sau đó là trên dưới một chia thành hai, ngay sau đó lại là trái phải tách ra... Lần lượt sai chỗ dịch chuyển, trong chớp mắt hóa thành lít nha lít nhít mảnh vỡ quái đản, như là ghép hình sai.

Tiên thuật làm trái thiên cương bị cưỡng ép rối loạn, mắt trái Bùi Lăng lập tức cảm thấy đâm nhói tận tâm, không rảnh hoảng sợ, hắn lập tức nhắm mắt lại, khóe mắt đã rơi xuống một hàng huyết lệ đầm đìa!

Lại là tiên thuật bị phá, chịu phản phệ.

Tên Tiên Quan chưởng đạo kia quay đầu, lại nhìn về phía ba người Bùi Lăng.

Lít nha lít nhít Bùi Lăng: "Thế Vị": "Phi Vinh" một lần nữa nhao nhao hóa thành nham thạch xanh đen.

Trong chớp mắt, vừa nãy còn có vô số ba người Bùi Lăng, lại nhao nhao tiêu tán không còn, trong vùng hư không này chỉ có ba bóng dáng.

Ngay sau đó, Tiên Quan chưởng đạo đánh ra một cái pháp quyết khí tức cổ xưa, tiếng nói lạnh lẽo cứng rắn: "Gây dựng lại!"

Một lát trước màn đêm rối loạn hỗn độn lập tức nhanh chóng gây dựng lại.

Thanh thiên chỉ nhãn trên dưới trái phải sai chỗ lập tức bị đảo ngược ghép lại.

Đôi mắt to lớn mang theo vẻ cao xa, mờ mịt, uy nghiêm, rét lạnh... Nhìn về phía ba người Bùi Lăng.

Khí tức quanh người Bùi Lăng không giảm, nhưng sinh cơ của "Thế Vị" và "Phi Vinh" gần như đoạn tuyệt trong nháy mắt!

Chương 2746: Sai chỗ (6)

Vừa nãy thế cục như chiếm ưu thế, gần như nghịch chuyển trong nháy mắt!

Nhưng ngay lúc "Thế VỊ" và "Phi Vinh" sắp chôn vùi hoàn toàn, một cánh tay trắng nõn mảnh khẳnh nhô ra từ sau lưng Bùi Lăng.

Khí tức cánh tay này hoàn mỹ không một tì vết, nó khép lại năm ngón tay, che khuất mắt trái Bùi Lăng.

Trên trời cao, toàn bộ thanh thiên chi nhãn lập tức bị một mảnh sương sắc che đậy.

Cánh tay chợt buông xuống, mắt trái Bùi Lăng đã khôi phục như lúc ban đầu, thanh thiên chi nhãn trên trời cao hoàn toàn biến mất từ trong màn đêm.

"Thế Vị" và "Phi Vinh" suýt nữa sinh cơ mẫn diệt ngay tại chỗ, khí tức lập tức bắt đầu khôi phục.

Trong chớp mắt, bọn họ đã quay về trạng thái đỉnh phong!

Khanh!

Tiếng va chạm chấn động hư không, một vòng sương sắc chiếu khắp thiên địa, Cửu Phách Đao ra khỏi vỏ.

Lưỡi đao như ánh trăng, rét lạnh phá không, ầm vang chém xuống!

Giọng nói của Bùi Lăng cũng lạnh thấu xương như huyền băng:

"Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Mũi nhọn bắn ra khỏi mắt, toàn bộ phương thiên địa này lập tức chìm vào một mảnh tĩnh mịch.

Quần tinh thất sắc, huyết nguyệt ảm đạm.

Trong càn khôn, Bùi Lăng là màu sắc duy nhất!

Một vòng huyết nguyệt như lưỡi câu, như ánh trăng rơi xuống từ trên bầu trời, treo ở trên đỉnh đầu tên Tiên Quan chưởng đạo kiat Trăng tròn tinh tế lạnh băng như máu tanh đầy mị hoặc.

Trong nháy mắt nó xuất hiện, trong cơ thể Tiên Quan chưởng đạo lập tức có ngàn vạn đao ý ầm vang bộc phát!

Tiên Quan chưởng đạo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía huyết nguyệt.

Trong bóng tối như thực chất nhúc nhích phía sau Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan" vẻ ngoài mềm mại xinh đẹp lặng yên xuất hiện.

Nàng hoàn mỹ không một tì vết, khí tức mờ mịt cao xa, hai con ngươi trong vắt nhìn về phía Tiên Quan chưởng đạo.

Toàn bộ thể xác Tiên Quan chưởng đạo lập tức hóa đá từng khúc.

Hai mắt nhìn về phía huyết nguyệt như nặng nề vạn quân, không nhịn được bắt đầu khép kín.

Thân thể ấy đột nhiên xuất hiện từng lỗ máu, máu tươi hóa thành lít nha lít nhít đao nhọn, hội tụ như dòng lũ, phi độn về phía huyết nguyệt!

Huyết nguyệt như lưỡi câu vốn nhỏ bé yếu ớt, lập tức bắt đầu mượt mà...

Nhưng Bùi Lăng vừa chiếm ưu thế, ba tên chính tiên tiên lại lập tức ra tay, công kích trùng điệp như thiên hà cuốn ngược, đánh úp về phía "Mạc Lễ Lan".

Tán tiên tiên lại khác cũng như mới tinh từ trong mộng, cờ lệnh trong tay vung vẩy, trong phương thiên địa này lập tức có uy áp cuồn cuộn ầm vang đè xuống.

Vô số công kích dày đặc như mưa rào, trùng điệp đánh về phía Bùi Lãng!

Tiên thuật đan xen, thần thông lui tới, chiến trường hừng hực như biển giận sóng lớn, chỉ hơi không cẩn thận là kết cục thân tử đạo tiêu!

Bùi Lăng không rảnh thở dốc, lập tức giơ cánh tay lên, đưa đến bên môi, cứ thế cắn xuống một khối huyết nhục của mình, nuốt vào trong bụng, tiếng nói hùng vĩ: "Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến!"

Tiếng nói vừa ra, khối huyết nhục mà hắn nuốt xuống lập tức hóa thành một luồng tiên lực vô cùng tỉnh thuần, trong chớp mắt bị thân thể hắn hấp thu không còn!

Tiên lực hòa vào toàn thân, khí tức của hắn đột nhiên thay đổi!

Toàn bộ thể xác chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu.

Khí tức hoàn mỹ không một tì vết đột nhiên bay lên!

Mờ mịt cao xa như rút ra phương thế giới này, từ trên bầu trời quan sát chúng sinh.

Hướng lên đỉnh đầu như mặt trời mới lên, thanh khí trong vắt xông lên trời không!

Trong thanh khí có đao ý cao ngất, huyền diệu vô tận, xé trời trong mây!

Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đao phá không mà xuống, ngang nhiên chém ra.

Đao khí huyết sắc cô đọng như một sợi dây, nơi đến chém tất cả vạn vật, không gì không đứt!

Dư thế đao khí không giảm, ầm vang đi xa, tán tiên còn sót lại không kịp né tránh, nhao nhao bị trảm làm hai đoạn, đao ý kinh khủng bám vào vết thương nhanh chóng thôn phệ thể xác.

Bùi Lăng đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên một loại cảm giác uy hiếp vô cùng to lớn, hoàn toàn bao phủ hắn.

Dường như ngay sau đó, hắn sẽ bị diệt sát hoàn toàn!

Hắn nhanh chóng phản ứng, lưỡi đao đảo ngược, trong nháy mắt chém về phía trên đỉnh đầu mình.

Xoạt!

Đao khí trùng điệp bày ra, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện, năm ngón tay đều mở ra, vồ một cái về phía Bùi Lăng!

Bàn tay khổng lồ này khói đen quanh quẩn, huyễn hóa ra lít nha lít nhít gương mặt hư thối, trong hốc mắt đen sì có vô số giòi bọ nhúc nhích, rơi xuống.

Khí tức tanh hôi dày đặc như thực chất, cùng cơn gió mạnh cuồn cuộn ầm vang ép xuống.

Khí tức bạo ngược, hỗn loạn, tà ác, âm hàn... Như hồng thủy võ đê cuồn cuộn bành trướng.

Là bóng đen cùng Long Nữ vào giao tiên vây công hắn lúc vừa bước vào Phù Sinh kỳ cục!

Keng! !!

Một tiếng kim thiết va chạm vang lên, đao khí xuyên qua bàn tay khổng lồ, lưu lại một vết đao như hẻm núi, thế đi không ngừng, tiếp tục chém vào bầu trời.

Bàn tay khổng lồ bị chém ra một đạo vết thương như lạch trời, có thể trực tiếp thấy cảnh tượng đối diện từ bên trong, nhưng nó vô cùng to lớn, cho dù chịu một kích lại tốc độ không giảm, một tay bắt Bùi Lăng vào lòng bàn tay!

Xoạt xoạt xoạt...

Ngay sau đó, đao khí huyết sắc che ngợp bầu trời liên tục không ngừng chém ra từ trong bàn tay khổng lồ.

Chương 2747: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon

Đao khí sắc bén vô song, bàn tay khổng lồ lập tức chia năm xẻ bảy!

Bùi Lăng thoát khốn mà ra, quanh người hắn rung chuyển một trận như sóng nước, lại suýt nữa không duy trì được dáng vẻ "Trì Yếu.

Nửa khuôn mặt cùng một cánh tay chớp mắt khôi phục thành điện mạo như trước.

Chỉ có điều, trong nháy mắt lại lần nữa biến thành dáng vẻ "Trì Yếu.

Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng trong chớp mắt bị bàn tay khổng lồ này bắt lấy, sinh cơ trên dưới cả người đã xói mòn trên diện rộng, tử khí quanh quẩn, vô cùng dày đặc.

Thậm chí khí tức lưu chuyển cũng có vẻ cực kỳ gian nan, nhìn lại tử ý nặng nề, dường như thọ nguyên không nhiều, tùy thời tùy chỗ vẫn lạc!

Lúc này, bóng đen phát ra một tiếng gầm thét trầm thấp quỷ quyệt, lần nữa ra tay chộp về phía Bùi Lăng!

"Mạc Lễ Lan" lập tức quay đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía bóng đen.

Động tác bóng đen lập tức cứng đờ, nhanh chóng hóa đá, động tác dừng lại.

Nhưng ngay sau đó...

Cạch!

Sau một tiếng vang giòn, tiếng vỡ vụn dày đặc liên miên.

Tạch tạch tạch ken két...

Màn đêm như từng mảnh ghép hình tản ra, không gian rối loạn không chịu nổi, huyết nguyệt trên đỉnh đầu Tiên Quan chưởng đạo lập tức bị đánh loạn thành một đống đồ án lung ta lung tung.

Cuối cùng đao ý không ngừng bộc phát trong cơ thể hắn đã dừng lại, máu tươi hóa thành vô số đao nhọn trào lên về phía huyết nguyệt, cũng ngừng lại xói mòn.

Tiên Quan chưởng đạo quay đầu, đôi mắt băng lam rét lạnh như đao, nhìn về phía Bùi Lăng và "Mạc Lễ Lan".

Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đao đường hoàng chém xuống!

ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng vang kịch liệt tràn ngập phương thiên địa này, màn đêm buông xuống, huyết nguyệt ửng đỏ, đại chiến hừng hực!

Hồng hoang.

Giữa trời đỏ hồng, soi sáng ra rừng rậm uốn lượn, tán cây chập trùng như dãy núi.

Lượng lớn nước biển ngưng tụ thành cửa ra vào nguy nga đứng sừng sững giữa hư không, khí tức hỗn loạn, sa đọa, âm u lạnh lẽo, bạo ngược... Tùy ý tràn ngập, cột băng xanh thắm to lớn như hàng rào, cầm tù vùng thế giới này.

Ngân Khương và tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nam tính kia vẻ mặt đề phòng, nhao nhao ngăn ở trước mặt "Thùy Vũ" và đám người chưa phải Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, ánh mắt lạnh băng nhìn giữa không trung phía trước.

Trên ngọn cây cự mộc che trời, bảy bóng người đạp không mà đứng, đang dùng ánh mắt vô cùng lạnh băng quan sát xuống.

Bảy tám bóng người này lấy một nữ tử búi tóc cao cầm đầu, nữ tử kia có đường nét khuôn mặt tinh xảo, màu da lại đen như màn đêm, trên lưng nàng nổi lên vỏ cứng cao cao như đồi núi, đường vân xoay quanh như ốc biển.

Ốc biển nữ mặc áo giao tiêu đuôi ngắn, bên hông treo vỏ sò xuyên lại rủ xuống như chuỗi ngọc, khí tức hoàn mỹ không một tì vết.

Trong tay hắn cầm một cây đoản trượng thuần trắng, hình dạng đoản trượng kia quái đản vặn vẹo như do một loại đồ vật biển sâu nào đó rèn đúc ra, thoạt nhìn oánh nhuận như ngọc, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện phía trên đoản trượng có lỗ hổng lít nha lít nhít, như đã sớm bị sâu mọt đục rỗng, làm sinh linh rùng mình.

Bóng người khác bên cạnh nàng quái đản hoang dường như một mảnh ác mộng uốn lượn hiện ra, mắt dọc âm u lạnh lẽo, xúc tu đen nhánh, móng vuốt trắng đục... Cảnh tượng quỷ quyệt khó mà tính toán đan xen hiện ra, che đậy bản tướng của bọn họ, chỉ có đặc điểm của Thủy tộc như ẩn như hiện.

Khí tức âm u lạnh lẽo xông lên trời không, làm ánh trăng đỏ hồng cũng trở nên ảm đạm.

Xoạt!

Vèo vèo vèo...

Ngay chớp mắt những tiên Thủy tộc này xuất hiện, một cây côn sắt đen nhánh đột nhiên nện xuống!

Lúc đầu kích cỡ côn sắt như côn bổng bình thường, không chút thu hút trên vòm trời xanh bao la, nhưng trong chớp mắt rơi xuống nó kịch liệt tăng vọt, đã có vẻ che khuất bầu trời, cơn gió lạnh thấu xương, phong lôi gào thét, trong lúc chấn động đã bao phủ tất cả Thủy tộc.

Cùng lúc đó, ngàn vạn mũi tên đen nhánh như cuồng phong mưa rào, lít nha lít nhít bó mũi tên rét lạnh lập tức bắn về phía tất cả Thủy tộc!

Mũi tên chưa rơi xuống, tiếng xé gió nghẹn ngào đã vang vọng trong hư không.

Ngay lúc hai vị nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp ra tay, phản ứng của tu sĩ nhân tộc khác cũng không chậm.

Bóng núi trùng điệp, trong chớp mắt sinh dục giữa hư không, nguy nga vạn dặm, ầm vang ép xuống; kiếm minh réo rắt xông lên trời không, một vòng thanh quang vọt lên giữa không trung, lưỡi dao vạch phá vòm trời, tung hoành vạn dặm; nhánh hoa to lớn như thiểm điện xuất hiện ngang trời, cánh hoa phấn trắng sáng long lanh như lưu ly, nở rộ khắp nơi; mây khói mờ mịt nổi lên, tản khắp trời cao, bóng người quỷ mị giấu kín trong đó, sát cơ vận sức chờ phát động; gai đâm chợt sinh như rắn hủy phục kích trong bóng tối, hàn ý cao ngất...

ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Tiếng vang liên miên không dứt, đánh nát màn đêm vốn tĩnh mịch.

Lực trùng kích vô cùng kinh khủng gào thét lan ra bốn phương tám hướng, vô số cỏ cây ngăn trở, nước suối khô kiệt, dòng sông đoạn tuyệt, khe rãnh nứt nẻ như là mạng nhện, ngổn ngang lộn xộn bao trùm phương mặt đất này, toàn bộ hình dạng mặt đất thay đổi trong nháy mắt.

Màu đỏ hồng yên tĩnh chiếu rọi vạn vật, bụi mù bay vút lên lập tức tản đi, tiên Thủy tộc hoàn hảo không chút tổn hại đạp không mà đứng, không di chuyển nửa bước.

Chương 2748: Ấn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (2)

Một cái vỏ ốc biển to lớn lơ lửng trước mặt bọn họ, vỏ ốc như ngọn núi đỡ được tất cả công kích.

Cái vỏ lớn đột nhiên tan thành mây khói, lộ ra khuôn mặt lạnh băng của ốc biển nữ, nàng khẽ cụp mắt quan sát nhân tộc phía dưới, từ tốn nói: "Chỉ là sâu kiến, cũng đám phạm thượng."

"Đêm nay có nhân tộc ti tiện quấy nhiễu Long hậu nương nương."

"Tất cả nhân tộc đều phải chết!"

Tiếng nói vừa dứt, trong hư không lập lúc hiện ra từng khe hở, ngay sau đó trong tất cả khe hở lập tức duỗi ra một cái lưỡi dài tinh tế, trên đó trải rộng chất nhầy, nhỏ xuống khiến mặt đất phía dưới thiêu đốt khắp nơi.

Ông!

Lưỡi dài lướt ngang trời cao, cuốn về phía rất nhiều nhân tộc!

Ngân Khương trầm giọng nhắc nhở: "cẩn thận!"

Còn chưa nói hết câu, tất cả nhân tộc đều thi triển độn pháp, tránh ra bốn phía.

Bọn họ vừa có hành động, trong hư không quanh mình lại lặng yên không tiếng động tuôn ra lít nha lít nhít xúc tu, móng vuốt, con ngươi... Xúc tu dinh dính lạnh lẽo nhanh như thiểm điện, lập tức cuốn lấy ba tên nhân tộc Đại Thừa động tác chậm hơn.

Ba tên Đại Thừa kia thay đổi sắc mặt, quanh người lập tức dâng lên một đám linh hỏa muốn đốt sạch xúc tu, nhưng linh hỏa vừa bùng lên, móng vuốt trắng đục nhiều vô số kể đã tranh nhau chen lấn bắt lấy toàn bộ thân thể bọn họ.

Ngay sau đó, mấy cái lưỡi dài tinh tế đã bay lượn mà tới, một tay cuốn bọn họ lên, đưa đến bên cạnh khe hở.

Khe hở mở ra, lại là một cái miệng lớn, bên trong mọc đầy răng nhọn tỉnh mịn.

Két, két, két...

Lưỡi dài nhét nhân tộc vào trong miệng lớn, tiếng nhai nuốt loại thịt đặc biệt lập tức trải rộng trong thiên địa.

Vẻ mặt cảnh giác của ba tên Đại Thừa lập tức biến mất, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ vui sướng, cứ như bọn họ không phải bị coi như huyết thực nhai nuốt, không, phải nói bị coi như huyết thực là một việc cực kỳ cao hứng, đáng kiêu ngạo.

Máu tươi nhỏ xuống từ giữa không trung, tích tích vẩy xuống mặt đất, mùi ngai ngái tản khắp như ánh trăng bị hòa tan lại lần nữa nồng đậm.

Chỉ vừa đối mặt đã chết ba người, sắc mặt tất cả nhân tộc đều trầm xuống!

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nam tính kia lập tức ra tay, côn sắt trong tay hắn ta quét ngang ra trời cao, rít lên lạnh thấu xương, côn sắt ầm vang bành trướng như có lực lượng vạn quân, trong lúc chấn động bao bọc khí bạo trắng lóa như tuyết, mang theo phong lôi cuồn cuộn đánh về phía ốc biển nữ.

Thân hình Ngân Khương mau lẹ như quỷ mị, lúc nhảy vọt không xác nhận được phương hướng, cánh tay lại vững vàng cầm cung, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, không ngừng cài vào từng mũi tên đen nhánh.

Trong lúc vù vù như nước thủy triều, lít nha lít nhít mũi tên chui vào hư không rồi biến mất.

Lúc xuất hiện lần nữa, đã bắn đến gần những tiên Thủy tộc khác ngoại trừ ốc biển nữ.

Cùng lúc đó: "Thùy Vũ"

"Phải có chân hỏa!"

tay áo bồng bênh, tiếng nói lạnh nhạt:

Ngay lúc côn sắt vút không nện xuống cùng rất nhiều mũi tên đen nhánh, lập tức dấy lên ánh lửa hừng hực, chân hỏa kia thuần trắng như vô tận ánh sáng nở rộ, khác hẳn ngọn lửa phàm tục, lại có thể xua tan tất cả bóng tối, thiêu đốt vật phi phàm!

Váy áo "Không Mông" bay lên, trong đôi mắt sáng ngưng kết sương giá, tiếng nói nhu hòa trong trẻo: " [Vô Pháp Thiên Ấn] !"

Tiếng nói vừa ra, khí tức của nàng lập tức tản đi, thoáng cái hóa thành một phàm nhân không có chút tu vi nào.

Giữa không trung, khí tức ốc biển nữ và Thủy tộc khác trì trệ, chợt hơi hạ xuống.

Oanh! !!

Côn sắt đập ầm ầm đến hư không chỗ tiên Thủy tộc, trong tiếng nổ lớn, vỏ sò ngọc đẹp quanh người ốc biển nữ lại không tổn hao gì.

Nhưng rất nhiều Thủy tộc bên cạnh nàng, khí tức hỗn loạn lại đột nhiên thu liễm, thể xác hình thù kỳ quái cắm đầy từng mũi tên đen nhánh, trên đó chân hỏa chầm chậm, chưa hoàn toàn đập tắt.

Thấy chỉ là mấy nhân tộc loại kiến cỏ tầm thường, lại thương tổn thuộc hạ của mình, ốc biển nữ lập tức giận dữt Hai con ngươi nàng sáng rực, đột nhiên phát ra một tiếng thét dài vô cùng bén nhọn!

Tiếng thét đài như muốn xuyên mây xé vải, rất nhiều nhân tộc nhao nhao lộ ra vẻ khó chịu: "Không Mông" lập tức giải trừ [Vô Pháp Thiên Ấn] nhưng vẫn choáng đâu hoa mắt một trận, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lại đã bị thương nặng!

Trong tiếng gào, vỏ ốc trên lưng ốc biển nữ nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt như núi cao biển rộng.

Vốn rất nhiều tiên Thủy tộc bên cạnh nàng đã thân thể quái đản cũng nhanh chóng bành trướng, hóa thành quái vật vặn vẹo nối liền không dứt.

Màu đỏ hồng như thuỷ triều xuống, bóng đen to lớn bắn ra, khí tức âm u lạnh lẽo, tà ác, hỗn loạn, bạo ngược... Sôi trào mãnh liệt, bao phủ toàn bộ phương mặt đất này, như muốn trực tiếp thôn phệ tất cả nhân tộc ở đây.

Nhưng ngay lúc Ngân Khương và tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nam tính kia muốn ra tay lần nữa, toàn bộ màn đêm đột nhiên xuất hiện một đầu khe hở to lớn vắt ngang bầu trời!

Khe hở nhanh chóng mở rộng, một con ngươi vô cùng to lớn chậm rãi mở ra.

Trong nháy mắt, hàng rào xanh thắm giam cầm phương thiên địa này hôi phi yên diệt, tiếng vỡ vụn liên miên không dứt, tất cả cấm chế lập tức chôn vùi!

Chương 2749: Ấn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (3)

Vô số Đế Lưu Tương tranh nhau chen lấn tràn vào, mặt đất trụi lủi vừa sinh ra cỏ cây sum suê, lập tức mất hết sinh cơ dưới uy áp kinh khủng, hoang vu vạn dặm.

Khí tức đầy mờ mịt, uy nghiêm, cao xa... Thanh thiên chỉ nhãn nhìn chằm chằm, chúng sinh vạn vật đều nhanh chóng tàn lụi khô bại.

Giữa thiên địa kiếp tro lộn xộn tản ra như tuyết lớn, sinh linh im hơi lặng tiếng suy thoái.

Giữa không trung, ốc biển nữ chỉ bị Thanh thiên chỉ nhãn nhìn thoáng qua, khí tức lập tức hạ xuống, dường như bị thương nặng trong nháy mắt!

Tiên Thủy tộc khác như bong bóng to lớn bị diệt theo, lại như nét mực trên bức tranh bị lau đi, nhao nhao bắt đầu tán loạn.

Đám nhân tộc Ngân Khương nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng chấn động, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có mãnh liệt tràn tới, lập tức chuẩn bị chạy tứ tán, dự cảm bản năng từ nơi sâu xa như trong giây lát bị con ngươi kia nhìn đến, sẽ lập tức hôi phi yên diệt!

Nhưng ngay sau đó...

Thanh thiên chỉ nhãn kia đột nhiên bị cắt ngang thành hai bộ phận từ giữa, lại dịch ra, sau đó là trên dưới, hai bên, lại trên dưới, lại trái phải.

Như là một khối ghép hình bị đẩy loạn, trong chớp mắt rối loạn thành một đống đồ án lung ta lung tung.

Ý uy hiếp to lớn kia như lưỡi đao lơ lửng giữa trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa!

Ngân Khương không do dự chút nào, lúc này cong cung cài tên, bắn ra.

Ông! !!

Trong tiếng vù vù to lớn, một mũi tên đồng thời chui vào hư không, toàn bộ nhân tộc biến mất không thấy gì nữa.

Cho tới lúc này, cuối cùng ốc biển nữ đã lấy lại tinh thần, nhìn qua phía dưới trống rỗng, nàng trợn mắt tròn xoe, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm lên giận dữ!

Hồng hoang.

Bên cạnh ngọn núi trọc, trùng điệp gai đâm quay chung quanh trên đất trống, mũi tên đen nhánh đột nhiên xuất hiện, cắm nghiêng vào.

Ngay sau đó, ánh sáng loé lên, thân hình đám người Ngân Khương hiện ra.

Vừa hạ xuống, mọi người lập tức đứng không vững, từng người sắc mặt trắng bệch, khí cơ hỗn loạn, khí tức quanh người vô cùng phù phiếm.

Lại bị ánh nhìn của Thanh thiên chỉ nhãn to lớn vừa rồi tác động đến!

Một hồi lâu sau, bọn họ mới chậm rãi khôi phục lại.

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nam tính kia trầm giọng nói:

"Một Đọa Tiên có trí, sáu tên tán tiên... Đáng tiếc, lần này vẫn lạc ba người, lại chưa thể giải quyết một tán tiên!"

Ngân Khương khẽ lắc đầu, nhanh chóng nói: "Lần này chúng ta có nhiệm vụ trên người, không phải lúc thích hợp tranh đấu tàn nhẫn"

"Tái chiến tiếp, dù chúng ta có thể giải quyết tất cả Đọa Tiên, cũng phải trả giá cực kỳ nặng nề."

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nam tính nhẹ gật đầu, sau đó nói:

"Vừa rồi có ngoại lực can thiệp."

"Nếu không, lần này chúng ta sẽ không dễ thoát thân như vậy."

"Tiếp theo phải càng cẩn thận hơn!"

Ngân Khương nói: "Con đường này đã không an toàn"

"Tiếp theo cứ đi về phía trước."

"Ngươi và ta chia hai đội đi cách nhau một quãng."

"Như thế nếu một đội xảy ra chuyện, một đội khác cũng có thể kịp thời thoát thân!"

Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp nam tính nói: "Tốt!"

"Nhưng bên ta chết ba người, ngươi chọn một người đưa sang bên ta."

Ngân Khương nghe vậy, lập tức nhìn về phía bốn người "Thùy Vũ.

Thấy thế: "Thùy Vũ" không do dự chút nào, đột nhiên nói: "Bản đế sẽ đi cùng các ngươi."

Nói xong, hắn ta lập tức nhanh chân đi đến bên cạnh Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nam tính.

Ngân Khương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Chẳng mấy chốc, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nam tính dẫn theo "Thùy Vũ" và mấy tên không phải Đại Thừa tám mươi mốt kiếp khác, dẫn đầu cất bước đi về phía trước.

Ngân Khương: "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông" tiếp tục dừng lại tại chỗ chỉnh đốn.

"Không Mông" ăn đan dược, vận chuyển công pháp, nắm chặt thời gian khôi phục.

Chờ một đoạn thời gian, xác nhận một nhóm Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp nam tính đã đi xa, khí tức của "Không Mông" thương thế nặng nhất cũng ổn định lại, Ngân Khương mới lên tiếng: "Đi thôi"

Bộp, bộp, bộp...

Chẳng mấy chốc, trong bụi cỏ phía dưới rừng rậm vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Đi không bao lâu: "Tượng Tái" đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiền bối, so sánh Ứng Thanh Quyệt với những Đọa Tiên vừa rồi, ai mạnh ai yếu?"

Ngân Khương bình tĩnh nói: "Ta chưa giao chiến với Ứng Thanh Quyệt, không biết."

"Thế nhưng, trong những ngoại tộc vừa rồi, ngoại trừ ốc biển nữ kia đều là một ít tán tiên phổ thông"

"Lúc bình thường ta và Tôn liên thủ, cũng có thể đối phó"

"Nhưng cho đến tận nay Ứng Thanh Quyệt đã giết vô số tám mươi mốt kiếp!"

Tán tiên?

Ba người "Tượng Tái" khẽ giật mình, nhưng không chờ bọn họ tiếp tục mở miệng, Ngân Khương đã nói tiếp: "Ta biết ba người các ngươi lo lắng cái gì, nhưng không cần suy nghĩ nhiều."

"Nhiệm vụ lần này thật sự rất hung hiểm!"

"Nhưng tuyệt đối không phải để các ngươi đến chịu chết!"

"Chỉ là, số người rất quan trọng"

"Chỉ cần các ngươi gặp được vị đại nhân kia, có thể hiểu rõ tất cả!"

Nghe đến đó, ba người lấy lại tinh thần: "Không Mông" lập tức hỏi: "Tiền bối, vị đại nhân kia... Là người? Là tiên?"

Ngân Khương lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Là Vương!"

Hồng hoang.

Đêm dài đằng đẳng, huyết nguyệt như luõi câu.

màu đỏ hồng chiếu xuống mặt đất, bóng đêm lặng yên di chuyển, từng chút một kéo dài, nhạt lại... Cuối cùng, chân trời xuất hiện một tia màu trắng bạc.

Chương 2750: Án tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (4)

Mười mặt trời đồng thời nhảy ra trên mặt đất, ánh lửa vàng ròng và sóng nhiệt cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, càn quét cả vùng!

Trong vô cùng rậm rạp, cự mộc che trời lập tức hôi phi yên diệt.

Nước suối biến mất, dòng sông đoạn tuyệt, biển cả khô kiệt...

Cả vùng long trời lở đất, vạn vật vui vẻ phồn vinh, mạnh mẽ xanh um, thoáng cái hóa thành cát vàng vạn dặm, hoang vu sa sút.

Khe rãnh to lớn giăng khắp nơi như là vết sẹo lan tràn giữa dãy núi, vẩy xuống tầng nham thạch, có tuyết đen lộn xộn bay lên rì rào rơi xuống, nhanh chóng che giấu nó, lờ mờ có thể thấy được cỏ cây um tùm ban đêm.

Từng mảnh xác tàn tạ không chịu nổi, khí tức âm u lạnh hỗn loạn tản ra quanh mình, bàn tay tạo ra cái bóng to lớn bất lực phủ xuống đất, khí tức U Minh đặc hữu đang nhanh chóng tiêu tán.

Ánh nắng huy hoàng chiếu xuống, tất cả những thứ này đều bốc lên sương trắng bừng bừng, trong tiếng xèo xèo như dầu chiên đã nhanh chóng tan thành mây khói!

Cự mộc che trời hóa thành tro, lộ ra mặt đất trụi lủi, lít nha lít nhít nham đâm lập tức nhô lên như một tòa núi rừng nham thạch.

Trên đỉnh nham đâm, vết máu loang lổ, khí tức mờ mịt cao xa dày đặc như cái xiên nướng thịt, xuyên qua một tán tiên tiên lại dáng người khôi ngô.

Trong khe đất to lớn, hai tên chính tiên tiên lại nửa quỳ dưới đất, khuôn mặt bọn họ vẫn vô cùng tuấn mỹ, không nhúc nhích tí nào, cứ như là tượng đất tỉ mỉ điêu khắc thành.

Vài cái dùi đã xanh đen đan xen cắm nghiêng, vẫn đóng đinh hai người trên mặt đất không thể động đậy chút nào.

Trên một cây nham đâm cao nhất trong rất nhiều nham đâm, tên Tiên Quan chưởng đạo kia hai mắt nhắm chặt, dường như chìm vào giấc ngủ say, một nửa thân thể hóa đá, một nửa thân thể vẫn duy trì trạng thái huyết nhục.

Khí tức của hắn ta không chút tỳ vết, quanh người vẫn quanh quẩn ý hoàn mỹ.

Trên sa mạc mới xuất hiện, dường như phương chiến trường này đột nhiên nở rộ hoa gai đâm, vết đao đan xen, tất cả nham đâm đều đâm vào mây trời.

Hòn đá lung ta lung tung xếp chồng đầy đất, khí tức đại chiến bốc hơi tản khắp, ý túc sát như thực chất.

Đột nhiên, Tiên Quan chưởng đạo mở hai mắt ra, ánh sáng băng lam bùng lên, khí tức quanh người hắn ta âm vang bộc phát!

Bộ phận thân thể hóa đá lập tức trở về hình dáng ban đầu như thuỷ triều xuống.

Thần niệm kinh khủng nhanh chóng đảo qua phương thiên địa này, không phát hiện tung tích tên nhân tộc kia, hắn ta mặt không đổi sắc, trong đôi mắt băng lam lại hiện ra tức giận cuồn cuộn.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta thu liễm toàn bộ khí tức, lập tức vô cùng cung kính nhìn về một phương hướng.

Ngay sau đó, hai bóng hình uyển chuyển xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, đạp không mà đứng.

Người đến mặc cung trang vàng nhạt, trên trán sừng thú sáng long lanh, óng ánh như thuỷ tinh, chiết xạ ngàn vạn hoa thải, ngay lúc mười mặt trời nhô lên cao càng lộ rõ ánh sáng vạn trượng; một người khoác giao tiêu, sau tai mọc mang, mi tâm có một giọt nước băng lam, về ngoài mềm mại như yếu đuối, quanh người có hơi nước tràn trề quanh quẩn, khí tức như tỉnh khiết không tì vết.

Chính là Long Nữ "Yếu Du" cùng Vương Nữ của Giao Nhân tộc "Thi Thấm".

Tiên Quan chưởng đạo khom mình hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến trưởng công chúa điện hạ! Bái kiến Vương Nữ!"

"Yểu Du" khẽ gật đầu, nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt xung quanh, nhanh chóng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiên Quan chưởng đạo nói: "Bẩm điện hạ, gặp một nhân tộc thực lực rất mạnh, nghỉ là cao tầng nhân tộc, thuộc hạ quá khinh thường đã chịu một chút thiệt thòi nhỏ."

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, trong hư không lập tức hiện ra dáng vẻ "Trì Yếu".

Vừa thấy là tên nhân tộc chưa từng gặp: "Yểu Du" lập tức không có hứng thú, lúc này nói: "Vạn tiên hội sắp mở ra, đến lúc đó dựa vào danh nghĩa Long tộc ta, truy nã tên nhân tộc này trên Vạn tiên hội là được."

Tiên Quan chưởng đạo đáp: "Vâng!"

"Yếu Du" lại không để ý, vung ống tay áo một cái, dẫn theo "Thi Thấm" trực tiếp rời đi.

Hắn ta vẫn giữ tư thế khom người, chờ sau khi hai vị quý nữ này đi xa, Tiên Quan chưởng đạo mới quay đầu, trong phạm vi ánh mắt của hắn ta, tất cả nham thạch lập tức bắt đầu sai chỗ...

Hồng hoang.

Giữa núi non trùng điệp hoang vu, sau thác nước khô cạn, trong động quật trên vách đá dựng đứng.

Không gian hơi dập dờn, một bóng người đột nhiên xuất hiện.

Hắn kéo làn áo, khí chất trang nghiêm túc mục, khí tức quanh người hoàn mỹ, đang duy trì dáng vẻ "Trì Yểu.

Lúc này, quanh người hắn có đao ý lạnh thấu xương, áo bào tàn tạ, da tróc thịt bong, nhiều chỗ lộ ra xương cốt trắng hếu, máu me đầm đìa.

Lúc nhanh chân cất bước, trong tay hắn còn kéo một Giao Nhân tiên lại cũng có khí tức hoàn mỹ.

Tên Giao Nhân tiên lại này hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, lại là thương thế nặng nề, đã hoàn toàn hôn mê.

"khụ khụ khụ..." Trong một tràng tiếng ho khan kịch liệt: "Trì Yểu" ném Giao Nhân tiên lại trên mặt đất, nhanh chóng bày ra trận pháp trùng điệp ở xung quanh.

Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, cả người rung chuyển như sóng nước, trong chớp mắt khôi phục thành dáng về Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng trắng bệch, lại phát ra một trận ho khan kịch liệt, khí tức hỗn loạn, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Chương 2751: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (5)

Đêm quá dài!

Nếu mặt trời mọc sớm một chút...

Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, đè xuống tạp niệm, phải nhanh chóng chữa thương!

Hiện tại Long tộc tìm kiếm khắp nơi, nơi này cũng chưa chắc an toàn!

Bùi Lăng nhanh chóng ăn mấy viên đan dược, nhưng khí tức rối loạn trên vết thương quanh người lại không có dấu hiệu khôi phục.

Cùng lúc đó, cảm giác đói bụng sôi trào mãnh liệt truyền đến từ trong cơ thể hắn, dường như từ khi ra đời đến nay chưa từng ăn chán chê, mỗi một lỗ chân lông trên dưới cả người đều như rất thèm ăn.

Bùi Lăng nhíu mày, lập tức nhìn về phía tên Giao Nhân chính tiên bị bắt tới.

Hơi do dự, hắn lập tức ra tay, một đạo đao khí huyết sắc ầm vang chém ra, Giao Nhân chính tiên lập tức bị trảm làm hai đoạn.

Nửa người trên vẫn duy trì dáng vẻ nam tính loại người, nửa người dưới giấu kín trong bào phục lại đột nhiên trượt ra, chính là một đoạn đuôi cá cao vài trượng, lân phiến tỉnh mịn sáng như bạc!

Sắc mặt Giao Nhân chính tiên dữ tợn, lại không thể tránh thoát từ trong mộng cảnh.

Nhìn đuôi cá của Giao Nhân vô cùng ngon miệng, Bùi Lăng không tự chủ được nuốt nước bọt.

Hắn không ăn bộ phận thân người.

Bộ phận thân giao còn lại...

Bùi Lăng cách không một trảo, lập tức thu hút đuôi cá vào trong tay, chỗ đứt vuông vức có máu tươi chậm rãi chảy xuôi ra, hắn trực tiếp cắn một cái.

Mùi ngai ngái đặc biệt của máu đập vào mặt, thịt giao trắng nõn sáng long lanh vào miệng, vị ngon cực hạn lập tức nổ tung trên đầu lưỡi!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, một luồng lực lượng âm u lạnh lẽo lại thuần túy như theo thịt giao hòa vào trong cơ thể, thoáng cái tản vào toàn thân.

Khí tức của hắn nên cực kỳ hỗn loạn.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lúc này đánh ra một pháp quyết, tiếng nói rộng lớn: "Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến!"

Thịt giao vào bụng hóa thành tiên lực tinh thuần, bị hắn hấp thu không còn!

Khí tức hỗn loạn của Bùi Lăng dần ổn định lại, thương thế quanh người nhanh chóng khôi phục.

Hắn không do dự nữa, lúc này nắm lấy giao đuôi, cắn xuống miếng thứ hai...

Mặt trời lăng không, chiếu khắp vô ngần.

Sâu trong động quật vẫn âm u bối rối, trong cảnh tượng mơ hồ chỉ có tiếng nhấm nuốt rõ ràng lọt vào tai.

Két... Két... Két...

Mùi máu tanh ầm vang tiêu tán.

Hồi lâu sau, tiếng nhấm nuốt dần dừng lại, trong động quật máu tươi tung hoành chảy xuôi, đã thành vũng máu.

Nữa người trên của Giao Nhân chính tiên bị tùy ý ném vào trong góc, sắc mặt còn đang không ngừng thay đổi, giãy giụa, lại từ đầu đến cuối không thể tỉnh lại.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng giơ ống tay áo lên, chậm rãi lau khóe miệng.

Một miếng giao đuôi cuối cùng cũng bị hắn nuốt vào bụng, không để lại chút dấu vết nào.

Lúc này, khí tức của hắn vô cùng cường thịnh, quanh người như quanh quẩn một tầng sương đen như thực chất, trong sương mù, từng con ngươi màu đỏ ngòm sáng tắt, sợi tơ đen nhánh tới lui như rắn, khí tức quái đản quỷ quyệt tiêu tán, trong động quật có cát đá, cỏ xỉ rêu, địa y... Nhao nhao nhiễu sóng...

Cùng lúc đó, khí tức Bùi Lăng không ngừng kéo lên, nhục thân và thần hồn của hắn đều phiêu nhiên muốn bay, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ hư không, tiến vào một thiên địa khác càng hoàn mỹ hoàn chỉnh hơn.

Đây là dấu hiệu sắp thành tiên!

Bởi vì đã nhìn hệ thống thao tác một lần, lúc này sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, tâm niệm vừa động, quanh người lập tức hiện lên vô số đường vân màu đỏ sậm.

Bóng tối tuôn ra sau lưng, bóng dáng "Mạc Lễ Lan" đi ra từ trong bóng tối.

Bùi Lăng xòe bàn tay ra, Kế Sương Nhi lập tức ăn ý thao túng cỗ thể xác này đưa tay, lòng bàn tay hai người kề nhau, mười ngón đan chặt.

Ngay sau đó, tất cả khí tức hỗn độn, âm u lạnh lẽo, tà ác, sa đọa...

Trong cơ thể Bùi Lăng lập tức hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, tràn vào hóa thân.

Huyền bào không gió mà bay, tóc mực bay múa, khí tức hóa thân lập tức trở nên vô cùng kinh khủng.

Thương thế của hóa thân cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng.

Sương đen như thực chất càng lúc càng mờ nhạt, từng con ngươi màu đỏ ngòm nhanh chóng khép kín, biến mất không thấy gì nữa, sợi tơ đen nhánh cũng lặng yên biến mất... Vật nhiễu sóng lập tức tiêu vong.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng dựa theo trình tự giống như đúc hệ thống trước đó, chuyển dời toàn bộ lực lượng hỗn độn dư thừa vào trong cơ thể hóa thân.

Hóa thân không nhúc nhích, tóc dài rối tung như điên cuồng phiêu đãng xé rách trong cơn gió mạnh, tất cả tóc dài nhanh chóng tăng vọt, hóa thành rắn độc tinh tế, thè ra lưỡi, tới lui trong toàn bộ động quật!

Huyền bào phần phật uốn lượn trên mặt đất như dòng nước, dòng nước cũng lập tức chảy xuôi đầy đất, đen sì như sông rộng trong màn đêm không trăng không sao, dòng chảy mạnh mẽ.

Vô số bóng người quái đản, quỷ quyệt, âm u lạnh lẽo chìm nổi trong đó, lít nha lít nhít móng vuốt trắng đục duỗi ra, như muốn kéo tất cả sinh linh vào trong đó...

Không cần Bùi Lăng mở miệng, Kế Sương Nhi lập tức thao túng "Mạc Lễ Lan" nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn lực luyện hóa lực lượng hỗn độn thêm ra.

Sau một thời gian ngắn, khí tức hóa thân chảm chậm bình phục, khí tức hỗn loạn, âm u lạnh lẽo, sa đọa quanh mình cũng nhạt lại theo.

Ý hoàn mỹ lại hiện ra.

Khí tức của hóa thân mơ hồ tiến thêm một bước so với trước đó!

Chương 2752: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (6)

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng thầm thở phào.

Trước khi hệ thống thao tác bước này, đã dùng [Thỉnh Tiên Thuật] cưỡng ép mời vị ý chí Đọa Tiên kia ra, sau đó dùng ý chí Đọa Tiên cân bằng "Hỗn Độn thái" trong cơ thể của hắn...

Lần này, hóa thân đã là chính tiên, sẽ không trở thành tán tiên.

Bởi vậy, hắn không dùng [Thỉnh Tiên Thuật], mà mặc cho Kế Sương Nhi điều khiển.

Hiện tại thấy Kế Sương Nhi thành công cân bằng "Hỗn Độn thái"

của hóa thân, cuối cùng đã hoàn toàn yên lòng.

Lúc này: "Mạc Lễ Lan" được Kế Sương Nhi điều khiển mở hai mắt ra, giọng nói Kế Sương Nhi trong trẻo như trước: "Kế Vũ, bây giờ làm gì?"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Đại tiểu thư, kính xin trở về bản thể của ta trước."

Kế Sương Nhi nhẹ gật đầu, sau đó lập tức hóa thành một đoàn bóng tối đậm đặc, hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng, lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm lóe lên liền biến mất, hóa thân đã bị thu hồi.

Khí tức của Bùi Lăng lập tức lại tăng trưởng một mảng lớn!

Hắn nghiêm túc cảm giác một phen, chẳng mấy chốc đã xác định, hiện tại hóa thân của hắn có sự tăng trưởng tu vi rõ ràng so với trước đó.

Ngoài ra, hắn còn thêm một đầu pháp tắc liên quan với nước...

Bùi Lăng lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này quả nhiên có thể trực tiếp dùng để tăng thực lực!

Đương nhiên, trước khi bản thể của hắn thành tiên, đã không thể tiến thêm một bước.

Nhưng hóa thân đã thành tiên, thực lực tu vi của hắn lại có thể không ngừng tăng trưởng!

Lần chiến đấu này xảy ra vào ban đêm, nếu không vừa rồi hắn tuyệt đối không chịu tổn thương nặng nề như thế, cũng không chỉ mang về một giao tiên này...

"Hiện tại, chắc chắn Long tộc còn đang truy sát ta."

"Săn chính tiên ngoại tộc quá mạo hiểm..."

"Vậy tìm tán tiên là được!"

"Trong đoạn năm tháng này, số lượng tán tiên rất nhiều, không cần lo lắng tìm không thấy!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn về phía Giao Nhân chính tiên chỉ còn một nửa thân người, tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu tím tối thoáng chốc bay lên, đốt cháy thân thể tàn phế của Giao Nhân chính tiên từng chút một.

Ngọn lửa hừng hực hoàn toàn bao bọc hắn ta.

Sắc mặt Giao Nhân chính tiên giãy giụa càng thêm kịch liệt, lại sa vào ác mộng không thể tỉnh lại.

Thấy linh hỏa thiêu đốt một lát, không có cách nào đốt sạch nó, Bùi Lăng nhướn mày, chính tiên thật sự hơi khó giết...

Khanh!

Tia sáng lạnh ngang trời, Cửu Phách Đao lập tức ra khỏi vỏ, Bùi Lăng chém ngang một đao, tiếng nói âm u lạnh lẽo to lớn: "ung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Huyết nguyệt từ từ bay lên, Giao Nhân chính tiên bị ác mộng trói buộc không có chút sức chống cự nào.

Trong thân thể tàn phế của hắn ta bộc phát ra ngàn vạn đạo đao ý, lỗ máu nhanh chóng xuất hiện, máu tươi hóa thành vô số đao nhọn nhỏ bé, trùng điệp, hội tụ vào huyết nguyệt, khiến nó nhanh chóng tròn...

Trong giây lát, Giao Nhân chính tiên chôn vùi từng khúc, hóa thành một đống tro tàn trắng bệch.

Trên bầu trời phía trên hang động, huyết nguyệt tròn căng yên tĩnh treo cao, ánh sáng đỏ hồng như máu đầm đìa vẩy xuống.

Đao ý của Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng cường thịnh, trên thân đao Cửu Phách Đao lập tức nhiễm lên một vòng u lãnh thâm thúy như giấu kín vô cùng vô tận quỷ quái và ác ý, ngàn vạn vong hồn đang lạnh băng thăm dò.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, đây là hiệu quả của tiên thuật [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] này!

Mặc dù lúc trước hắn đã từng dùng tiên thuật này rất nhiều lần, nhưng cho đến tận nay, đây mới là lần đầu tiên tiên thuật này thật sự thấy máu trên mặt ý nghĩa!

Hắn đã từng dùng tiên thuật này với Tâm Mộc, nhưng vì để sư tôn Dược Thanh Anh đạt được truyền thừa Tầm Mộc, vào thời khắc cuối cùng hắn đã ra tay giải trừ tiên thuật.

Hắn cũng từng dùng tiên thuật này với bóng đen có khí tức như cùng một nhịp thổ với U Minh, nhưng bóng đen kia vừa tìm đến hắn, lần trước tiên thuật này không thể trảm diệt đối phương!

Hắn còn từng dùng tiên thuật này với Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc kia, nhưng cảnh giới của đối phương quá cao, cưỡng ép phá trừ tiên thuật này...

Chỉ có lần này, tên Giao Nhân chính tiên thoi thóp này thật sự chết dưới tiên thuật [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] này!

"Chém giết tiên nhân sẽ khiến uy năng của tiên thuật này mạnh lên?"

"Không!"

"Là đao đạo của ta mạnh lên!"

"Đọa... Ý chí Chân Tiên cho tiên thuật thật sự rất không tệ!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thu đao vào vỏ.

Keng!

Trong chớp mắt Cửu Phách Đao vào vỏ, khí tức hỗn loạn, tà ác, sa đọa, bạo ngược... Lập tức thu liễm.

Huyết nguyệt treo cao cũng biến mất theo.

Đao ý quanh người Bùi Lăng kiềm chế, trong động quật khôi phục như thường.

Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, bên cạnh lập tức xuất hiện thêm một bóng người thanh sam giày đen, cầm phất trần trong tay, chính là phục khắc thể "Thế Vị".

Lúc này, cỗ phục khắc thể này đang yên tâm ngủ say.

Bùi Lăng bước ra một bước, cảnh tượng quanh mình lập tức biến ảo, hóa thành một mảnh núi rừng xanh um tươi tốt.

Khí tức mảnh núi rừng này bình tĩnh an hòa, linh cơ dồi dào, khác hẳn khu rừng hồng hoang khác, nơi xa có chín ngọn núi cao liên miên đứng sừng sững, lại gần Cửu Nghi sơn... Đây là mộng cảnh của phục khắc thể "Thế Vị"!

Chương 2753: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (7)

Lúc này, trên đất trống trong rừng: "Thế Vị" và "Phi Vinh" song song ngồi xếp bằng trên đất, quanh người máu tươi ào ạt hội tụ thành vũng, hai người đều chân cụt tay đứt, khí tức bất ổn, đang liều mạng vận chuyển công pháp muốn chữa thương.

Nhưng máu tươi trong vết thương của bọn họ hóa thành từng đôi mắt đỏ hồng, trong lúc sáng tắt điên cuồng rút ra sinh cơ, trong vũng máu lại dâng lên lít nha lít nhít sợi tơ quấn lấy hai người, không ngừng lôi kéo bọn họ xuống hố nước vốn do máu tích thành, dường như muốn bọn họ chết đuối trong đó.

Khí tức âm u lạnh lẽo hỗn loạn ăn mòn quanh mình, cỏ cây vốn vô hại với người lại bắt đầu nhiễu sóng từng chút một...

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lúc trước hắn chứa phàm nhân ở trong mộng cảnh phàm nhân, không thể duy trì thời gian quá dài.

Nếu không, phàm nhân sẽ bị mộng cảnh đồng hóa.

Còn mộng cảnh này không phải mộng cảnh tự nhiên của phàm nhân, mà là mộng cảnh của phục khắc thể do hắn dùng pháp tắc chế tạo ra...

Cái này tương đương với hắn dùng hai đầu pháp tắc "Chúng", "Ngủ" này tạm thời dựng ra không gian đặc thù.

Nhưng hiện tại đầu pháp tắc "Ngủ" này đã thành đại đạo "Bản nguyên".

"Thế Vị" và "Phi Vinh" không phải tiên nhân, hiện tại lại không chịu nổi đại đạo "Bản nguyên" ăn mòn.

Tiếp tục như vậy, hai vị tiền bối này cũng hoàn toàn nhiễu sóng, như là điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức giải trừ mộng cảnh, ba người trở về hiện thế.

Phục khắc thể "Thế Vị" chớp mắt tiêu tán như mây khói.

Phát hiện hoàn cảnh thay đổi quanh mình: "Thế Vị" và "Phi Vinh"

chỉ kịp ngẩng đầu nhìn Bùi Lăng một chút, không còn dám phân tâm, tiếp tục toàn lực ứng phó chữa thương... Trận chiến này, bọn họ thương tích quá nặng!

Dù Bùi Lăng kịp thời kéo bọn họ vào mộng cảnh, nhưng mộng cảnh của Bùi Lăng cũng rất khó chịu!

Lúc này, Bùi Lăng vẫy tay, một cái phi toa tinh xảo bay ra từ trong ống tay áo tàn tạ của "Thế Vị", rơi vào bàn tay của hắn.

Cái phi toa này là pháp bảo mà "Thế Vị" cất giữ phàm nhân, lúc này phía trên phi toa đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trận văn vỡ nát, khí tức hỗn loạn, còn thiếu một góc.

Bùi Lăng nhướn mày, biết phàm nhân bên trong chắc chắn đã dữ nhiều lành ít, lúc này hắn cưỡng ép thôi động phi toa.

"Tạch tạch tạch két..."

Trong tiếng động rợn người, phi toa nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt như căn phòng.

Huyết nhục, óc, nội tạng mảnh vỡ, máu tươi... Đỏ trắng đan xen, đừng nói người sống, ngay cả một khối xương cốt hoàn chỉnh cũng không tìm tới!

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng lập tức hiểu, trước khi hắn chuyển "Thế Vị": "Phi Vinh" vào mộng cảnh, những phàm nhân này đã bị dư chấn đại chiến đánh chết!

"Thế Vị" tiền bối cố ý để những phàm nhân này vào đồ vật để bảo vệ, nhưng tiên nhân ra tay... "Thế Vị" tiền bối cũng suýt nữa vẫn lạc ngay tại chỗ, những phàm nhân này càng không cần phải nói...

Dù hắn đã sớm chuyển tất cả phàm nhân vào mộng cảnh, cũng không thay đổi được bất kỳ kết quả gì.

Hiện tại hắn dùng pháp tắc sáng lập ra mộng cảnh, ngay cả hai vị Đại Thừa đều không chịu nổi, huống chi phàm nhân?

Đây là vì tu vi quá cao, nhưng hiện tại loại thế cục này, tu vi không cao, ngay cả hắn cũng không sống nổi...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, một bóng người huyền bào vác đao lặng yên xuất hiện, chính là phục khắc thể của hắn.

Bùi Lăng để phục khắc thể ở lại nơi đây, hộ pháp cho hai người "Thế Vị": "Phi Vinh", hắn thì lắc mình biến hoá, hóa thành dáng vẻ "Trì Yểu", bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa...

Phù Sinh cảnh.

Núi xa nước gần như chiếu rọi trên lưu ly thấm ướt, mơ hồ hỗn độn, mùi cành tùng tản khắp quanh mình, bàn cờ trên bàn đá yên tĩnh, đen trắng đan xen.

"Cựu" áo bào đen yếu ớt, tay nhặt quân cờ không nhúc nhích dừng lại giữ không trung, như thời gian dừng lại.

Đại Thừa chín tông vây quanh bàn cờ, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm ván cờ, yên tĩnh như chết, bầu không khí như ngừng lại.

Lúc này: "Phục Cùng" đột nhiên mở miệng: "Một ngày."

Đại Thừa khác không lập tức trả lời, lại đều hiểu rõ ý trong lời nói của hắn ta.

Sau một lát, thấy "Cựu" vẫn cầm cờ bất động, không hề có ý hạ cờ, Cửu Nghi sơn "Điều Chu" trầm giọng nói: "Xem ra, thế cục bên trong đã ổn định"

Áo bào trắng khẽ nhúc nhích, vòng trán chiết xạ ngàn vạn hoa thải, Thiên Sinh giáo "Chân Đô" nhìn quanh, giọng điệu ưu nhã:

"Ván cờ chắc chắn là hung"

"Hiện tại có thể ổn định, chắc là thực lực của người dẫn đường lần này:

Vừa nhắc tới thực lực người dẫn đường tiên lộ lần này, tất cả Đại Thừa đều không có bất kỳ ý kiến gì.

Mặc dù, sau khi Bùi Lăng Đại Thừa đã không ai tận mắt thấy đối phương ra tay, nhưng Đại Thừa tám mươi mốt trận đạo kiếp... Từ xưa đến nay khó gặp!

Dù vận khí cực kém thấy một vị tiên nhân, cũng chưa chắc không thể chiến một trận!

Nghĩ tới đây, Lưu Lam hoàng triều "Kiệm Thứ' lấy lại bình tĩnh, nói: "Đây chỉ là ngày đầu tiên."

"Con đường sau đó còn rất dài!"

Đại Thừa khác đều gật đầu, tiên lộ trong Phù Sinh kỳ cục là leo lên Kiến Mộc thành tiên trong năm tháng thời kỳ hồng hoang.

Bây giờ, tất cả người vào ván cờ đều chỉ tạm thời sống sót trong hồng hoang.

Hiện tại đừng nói thành tiên, chỉ sợ ngay cả Kiến Mộc cũng chưa thấy!

Chương 2754: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại

Nhưng lúc mọi người đứng ở đây trò chuyện, cánh tay "Cựu" nắm lấy cờ đen đột nhiên đặt xuống bàn cờ.

Tất cả Đại Thừa ở đây lập tức lặng ngắt như tờ, bên cạnh bàn cờ yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Từng đôi mắt đều khóa chặt ván cờ.

Cộc!

Trong tiếng động trong trẻo, cờ đen hạ xuống, nó rơi vào một vị trí trống trên bàn cờ, không ở gần bất kỳ quân cờ trắng nào...

Trên bàn cờ, cờ trắng yên tĩnh nằm đó, mỗi một viên đều hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng bị ăn.

Đây là một bước cở rảnh rỗi!

Sau khi tất cả Đại Thừa thấy rõ đều khẽ giật mình.

Đây là... Xảy ra chuyện gì?

Không chờ bọn họ biết rõ nguyên nhân, một bóng dáng vô cùng mơ hồ đột nhiên xuất hiện đối diện "Cựu".

Bóng dáng này loại người, thon gầy cao ráo, dường như mặc bào phục cực kỳ phức tạp hoa lệ, chỉ có điều tất cả chi tiết đều đêm ngày không rõ, dường như một đạo hình cắt cách năm tháng lâu đời nhìn lại, tràn đầy khí tức tang thương nặng nề như căn bản không thuộc về năm tháng hiện tại.

"Cựu" chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phía dưới mũ trùm như điện, nhìn qua bóng dáng mơ hồ kia, tiếng nói sâm nhiên: "Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại!"

Tiếng nói vừa ra, bóng dáng vô cùng mơ hồ kia lập tức đứng lên, bước ra bên ngoài Phù Sinh cảnh.

Khí tức âm u lạnh lẽo, quái đản, cổ xưa, hoang vu... Theo từng bước đi của hắn ta, ầm vang tản khắp!

Nhìn tình cảnh này, Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" đột nhiên ra tay, một ngón tay chỉ về phía bóng dáng này.

Ô quang như điện bắn nhanh ra, không trở ngại chút nào xuyên qua bóng dáng kia, bóng dáng kia lại không tổn thương chút nào, bước chân hắn ta không ngừng lại, tiếp tục đi ra ngoài.

Hàn Ảm Kiếm tông "Anh Huy" cũng ra tay, trong mắt lóe lên ánh sáng, một đạo kiếm khí vô hình ầm vang chém ra, lúc hư không rung động lưỡi đao chém ngang qua bên hông bóng dáng kia, rơi xuống chỗ trống, dường như cũng không có cái gì, cuối cùng kiếm khí chém vào hư không, bóng người như chưa tỉnh, tiếp tục cất bước đi.

Thấy bóng người kia có vấn đề, Đại Thừa khác nhao nhao ra tay.

Dãy núi trùng điệp hiện ra trong hư không, rơi đập vào đầu; đường hoàng quang minh nhét đầy quanh mình, sôi trào mãnh liệt; kiếm khí càn quét tung hoành, vù vù như sấm; nhánh hoa to lớn nở rộ từng tầng, khí tức giam cầm che ngợp bầu trời; từng lá cờ đứng sừng sững như rừng, kim qua thiết mã đập vào mặt; núi thây biển máu, khí thế hung hăng; xương trắng chất đống, hoành hành ngang ngược trong thiên địa...

Công kích khó mà tính toán rơi xuống, đều xuyên qua bóng người đang nhanh chân bước đi, dường như đôi bên đều ở một phương thời không, không can thiệp vào chuyện của nhau, cho dù nơi đây có một kích lôi đình rơi xuống, đối phương cũng không biết gì hết, rất nhiều Đại Thừa ra tay không tạo thành chút tổn thương nào cho hắn ta.

Bóng người kia không nhanh không chậm đi tới, từ đầu đến cuối đều không phát hiện xung quanh có sự tồn tại của bất kỳ Đại Thừa gì.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng kia rời khỏi Phù Sinh cảnh...

Tất cả Đại Thừa ngừng tay, bầu không khí cứng đờ.

"Kiệm Thứ" trầm giọng nói: "Hắn và chúng ta không cùng một năm tháng,"

"Thủ đoạn của chúng ta không ngăn được hắn!"

Thiên Sinh giáo "Chân Đô" từ tốn nói: "Hắn đã rời khỏi Phù Sinh cảnh"

"Không được bao lâu sẽ trở thành một cọc quỷ dị mới."

Váy cẩm tú đón gió nở rộ, bóng hình xinh đẹp lưu luyến, Tố Chân Thiên "Diễm Tế" thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài Phù Sinh cảnh, mở miệng nói: "Một cọc quỷ dị không tính là gì."

"Trong tông môn chúng ta đều có hậu bối tọa trấn, đủ để ứng phó.

"Nhưng bây giờ tình huống hơi không đúng!"

"Lại đến lượt chúng ta hạ cờ!"

Nghe vậy, tất cả Đại Thừa đều là vẻ mặt nghiêm túc.

Cở trắng trên Phù Sinh kỳ cục vẫn chỉ có chín cái!

Lần này bên người dẫn đường bố trí, có thêm một quân cờ đã là việc cực kỳ hiếm thấy, phá vỡ lệ thường cho tới nay.

Bây giờ, mười quân cờ trắng phía trên bàn cờ chưa ít đi, lại thêm một quân cờ là mười một quân cờ trắng!

Bọn họ đến đối phó ván cờ này, từ lúc bắt đầu không phải vì thắng cờ, mà là vì phi thăng thành tiên!

Nhưng tình huống hôm nay...

Là song tiên đánh cờ, tranh đấu kim cổ!

Hiện tại bọn họ vào cuộc kiếp phù du, trên bản chất là tương lai ăn mòn quá khứ.

Mà "quỷ dị" đi ra từ trong Phù Sinh cảnh, chính là quá khứ ăn mòn tương lai!

Ngay lúc này: "Cựu" chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối diện bàn cờ, tiếng nói âm u lạnh lẽo rộng lớn: "Đến ngươi!"

Tất cả Đại Thừa lập tức lấy lại tinh thần.

Tu Xà và "Họa" đứng ở trong góc nhỏ gần như đồng thời mở miệng: "Ta có thể vào ván cờ!"

"Ta đến!"

Cửu Nghi sơn "Điều Chu" lại lắc đầu, vô cùng thẳng thừng nói:

"Không"

"Lần này, đến lượt chính đạo chúng ta vào ván cờ."

Nói xong, hắn ta nhìn về phía Lưu Lam hoàng triều, Hàn Ảm Kiếm tông, Tố Chân Thiên và Yến Tê thành bên cạnh, nói: "Cửu Nghi sơn đã có hai người vào ván cờ."

"Danh ngạch lần này thuộc về bốn tông các ngươi."

Nghe vậy, Hàn Ẩm Kiếm tông "Oanh Nham" vượt qua đám người, nói: "Ta vào ván cờ."

Nói xong, hắn ta nhìn về phía bốn tông chính đạo khác.

Rất nhiều Đại Thừa chính đạo đều im lặng không nói, không ai lên tiếng phản đối.

"Oanh Nham" không do dự nữa, lập tức đi đến bên cạnh bàn cờ, lấy ra một quân cờ trắng, chọn một chỗ trống rồi trực tiếp đặt xuống.

Chương 2755: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (2)

Cộc!

Cở trắng đặt xuống, ván cờ như mây khói, như thật như ảo, bóng dáng "Oanh Nham" lập tức biến mất.

"Cựu" giơ một quân cờ đen lên, đặt xuống bàn cờ, động tác này được nửa đường, hắn ta đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích.

Không biết gió mát thổi từ chỗ nào tới, lá tùng rơi từng đống như mưa, mùi thơm ngát tản ra bốn phía, phía trên sườn núi vắng vẻ yên tĩnh như bức tranh.

Hồng hoang.

Dãy núi cao ngất, tích lũy quấn quanh.

Một đầu sông rộng trùng điệp xuyên qua cốc, bên bờ lau sậy cuồn cuộn như sóng xanh cuồn cuộn.

Tiên nhân áo bào trắng ngồi một mình bên bàn cờ, mũ trùm kéo thấp che đậy khuôn mặt, khí tức quanh người mờ mịt cao xa như mây khói biến ảo, không thể nắm lấy.

Một bóng dáng thanh sam đeo kiếm mang theo kiếm ý lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện đối diện hắn ta.

Hai con ngươi hắn ta trong vắt như ẩn chứa ngàn vạn lôi điện, vô cùng sáng tỏ cũng vô cùng sắc bén, như có thể lập tức nhìn rõ tất cả nhỏ bé, chính là "Oanh Nham", Tiên nhân áo bào trắng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hắn ta, tiếng nói mờ mịt: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

"Oanh Nham'" lấy lại tinh thần, không do dự, lập tức đứng dậy, bước đi ra bên ngoài.

Ven đường cỏ cây sum suê, linh quả từng đống, ép cong dao cây quỳnh nhánh, linh khí tràn trề nhét đầy thiên địa như muốn chủ động quán chú vào trong đạo thể.

Khí tức dã man, dữ dằn thuộc về nhân tộc chưa từng bị thuần phục, tản ra khắp nơi.

"Oanh Nham" hóa kiếm quang, nhanh chóng đến vị trí cửa ra.

Kiếm quang tán đi, hiện ra bóng dáng kiếm tu.

Khanh!

"Oanh Nham" thả chậm bước chân, phi kiếm bản mệnh leng keng ra khỏi vỏ, đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến.

Hắn ta bước ra một bước ra cửa cốc, trước mắt lập tức có ánh sáng vàng ròng vô cùng vô tận, như sóng to gió lớn gào thét tới!

Bên ngoài cốc là một bình nguyên vô tận, cát vàng vạn dặm, không có một tấc cỏ, vết rạn nứt to lớn giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình.

Trên trời cao, mười mặt trời nhô lên cao, tùy ý hắt vẫy Đại Nhật chân hỏa, chiếu rọi muôn phương.

Sóng nhiệt cuồn cuộn như biển giận sóng to, trong khoảnh khắc thôn phệ hắn ta!

Chân hỏa mãnh liệt, đốt cháy chúng sinh vạn vật.

"Oanh Nham" không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức hóa thành một đám bó đuốc, đạo thể, thần hồn, bản mệnh phi kiếm...

Của hắn ta đều bắt đầu cháy hừng hực!

Trong chớp mắt: "Oanh Nham" thân tử đạo tiêu!

Bụi bặm xám trắng phiêu đãng trong thiên địa, chớp mắt tiêu vong gần như không còn, không thấy chút dấu vết nào.

Hồng hoang.

Một mảnh đất cát gồ ghề nhấp nhô, huyết dịch màu xanh hắt vẫy đây đất, dưới mặt trời thiêu đốt dâng lên khói trắng bừng bừng.

Mấy khe rãnh to lớn giăng khắp nơi, trung tâm bọn chúng có một con sâu bọ nằm ngửa như ngọn núi nhỏ.

Con sâu bọ này vỏ lưng bóng loáng không dính nước, dưới xác cánh nửa mở có cánh mỏng sáng long lanh chầm chậm rung động, từng cái chân mọc đầy lông mềm đen nhánh chậm rãi di chuyển trong hư không, dòng máu màu xanh lục đang chậm rãi chảy xuôi ra từ phần bụng của nó.

Mấy cột đá to lớn như cái xiên thịt nướng, đóng đinh nó chặt chẽ xuống mặt đất.

Khí tức âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa... Quanh quẩn toàn bộ thân trùng, lít nha lít nhít xúc tu trượt xuống từ trên vỏ lưng của nó, như vật sống chui vào mặt đất, đất cát làm nhợt nhạt bị nhuộm dần thành màu mực từng chút một.

Cát mực hóa trùng, tinh mịn vô tận, trong lúc nhúc nhích có vô số lỗ sâu đục nhỏ bé hội tụ như nước đen, tràn lan từng tầng như mênh mông.

Từ xa nhìn lại, một bóng lưng ngồi xếp bằng bên cạnh thân trùng, áo đậm đai lưng ngọc, trang phục cổ xưa đoan trang, lúc này váy dài phất qua cát vàng, lộ ra một nửa bước chân chậm rãi đi chuyển theo động tác.

Két... Két... Két...

Tiếng nhai nuốt liên miên không dứt vang vọng phương càn khôn này.

Theo tiếng động này, bóng lưng kia càng ngày càng mơ hồ, thay vào đó là một đoàn bóng đen bành trướng, dường như liên tục không ngừng tràn đầy hỗn loạn, sa đọa, lạnh lẽo, quái đản...

Xúc tu đen nhánh, móng vuốt trắng đục, mắt dọc máu me... Đều nhanh chóng sinh sôi ra từ trong bóng tối, ăn mòn quanh mình, làm đất cát biến thành bầy trùng không dám lỗ mãng.

Một hồi lâu sau, tiếng nhai nuốt im bặt mà dừng, phía trên đất cát không có vật gì, sâu bọ như ngọn núi nhỏ biến mất gần như không còn, không còn chút dấu vết nào nữa.

Lúc này, toàn bộ khuôn mặt Bùi Lăng đều che giấu trong khí đen cuồn cuộn, vị trí vốn là ngũ quan lại có ngàn vạn u ảnh, lay động xuất hiện, vô số huyết đồng mở ra bên cạnh hắn, trừng trừng nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Khí tức hỗn loạn như thực chất!

Hắn không nhanh không chậm lau sạch khóe miệng, nhíu mày.

Hương vị tán tiên quá đơn giản.

Lúc vừa bắt đầu dùng ăn, còn cảm thấy vô cùng ngon miệng, là sự hưởng thụ cực lớn.

Nhưng ăn đến sau đó... Vẫn có sự chênh lệch nhất định với chính tiên!

Cho đến bây giờ, đây đã là con tán tiên thứ ba bị hắn nuốt.

Hắn căn bản không cần cố ý đi tìm đồ ăn, chỉ cần tùy tiện lộ ra một chút khí tức, tán tiên sẽ chủ động đưa tới cửa.

Loại tình huống này, thuận tiện cũng rất thuận tiện, chỉ là hiện tại hắn đã ăn rất no...

"Ăn không nổi nữa...

"Tiếp theo, lại tu luyện [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm] "

Chương 2756: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (3)

"Hiện tại cân bằng Hỗn Độn thái trước đã...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn phân ra hóa thân, đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay phắt đầu lại, nhìn về một phương hướng.

Lại có một quân cờ trắng vào ván cờ!

Nhưng hiện tại cũng cũng không có bất kỳ quân cờ nào bị loại, xảy ra chuyện gì?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức cảm thấy quân cờ trắng vừa vào ván cờ đã biến mất!

Cùng lúc đó, trong đầu hắn lập tức vang lên giọng nói trong trẻo của Kế Sương Nhi: "Hàn Ẩm Kiếm tông, Oanh Nham vẫn lạc!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, quân cờ mới tiến vào trực tiếp chết đi!

Toàn bộ quá trình gần như ngay trong chớp mắt.

Dù hiện tại hắn đã là tiên nhân, cũng không thể tới cứu kịp lúc!

Quanh người Bùi Lăng có khói đen cuồn cuộn, cho dù mười mặt trời nhô lên cao, chân hỏa cuồn cuộn cũng không thể tách ra chút nào.

U ảnh khó mà tính toán quanh quẩn không ngót, từng cái huyết đồng sáng tắt như tinh thần, thần hồn và đạo thể đều muốn lập tức phá vỡ phương thiên địa này, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới...

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này bất chấp gì khác, đường vân màu đỏ sậm quanh người lập tức phun trào, trong chớp mắt bóng tối tuôn ra sau lưng, cánh tay tinh tế trắng nõn nhô ra từ trong bóng đêm: "Mạc Lễ Lan" xuất hiện!

Bùi Lăng đưa tay, lòng bàn tay kề nhau với hóa thân, lực lượng hỗn độn dư thừa lập tức như hồng thủy vỡ đê, tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể hóa thân.

Theo những lực lượng hỗn độn này di chuyển, khí tức Bùi Lăng bình phục từng chút một.

Khói đen như thực chất nhanh chóng nhạt lại, cuối cùng lộ ra bóng dáng không có chút dị thường nào.

Cùng lúc đó, hóa thân tóc dài tung bay, hóa thành vô số rắn hủy nhỏ bé, lúc lưỡi rắn phun ra nuốt vào, huyền bào quanh co như dòng nước tăng vọt, che mặt đất.

Nhưng chẳng mấy chốc hóa thân bị Kế Sương Nhi điều khiển, khí tức mờ mịt, cao xa bộc phát ra từ trong cơ thể, khí tức không một hạt bụi nhanh chóng cân bằng lực lượng hỗn độn.

Trong chớp mắt: "Mạc Lễ Lan" khôi phục ý hoàn mỹ.

Tu vi của hóa thân như lại có tỉnh tiến.

Thấy nguy cơ đã giải trừ, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức khôi phục "Mạc Lễ Lan" thành bóng tối như thực chất, thu hồi bản thể.

Ngay sau đó, khí tức của hắn cũng tăng trưởng theo.

Bùi Lăng lập tức tập trung tinh thần, cảm ứng vị trí tất cả quân cờ.

Vừa vẫn lạc một quân cờ trắng, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức có một người vào ván cờ...

Phù Sinh cảnh.

Bàn cờ yên tĩnh xếp đó, hương tùng từng cơn.

"Cựu" không nhúc nhích giơ quân cờ, Đại Thừa vây quanh cách đó không xa, ánh mắt tất cả đều không chớp nhìn chằm chằm rất nhiều quân cờ trắng đen.

Đột nhiên, cánh tay "Cựu" hướng về ván cờ.

Cộc!

Cờ đen hạ xuống, một quân cờ trắng bị phá hỏng, trong chớp mắt đã biến mất trên bàn cờ.

Tất cả Đại Thừa đều nhướn mày.

Mười quân cờ trắng, trong vòng một ngày đều không xảy ra chuyện gì.

Nhưng quân cờ vừa mới hạ, lập tức có cờ trắng bị ăn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là "Oanh Nham" vừa vào ván cờ đã trực tiếp vẫn lạc!

Ván cờ vẫn rất hung hiểm!

Lúc này: "Cựu" ngẩng đầu nhìn đối diện, tiếng nói tối nghĩa: "Đến ngươi!"

Nghe vậy, tất cả Đại Thừa lập tức lấy lại tinh thần, một phương chính đạo "Kiệm Thứ" lập tức nói: "Lần này, đến lượt ma môn"

Tiếng nói vừa ra, Đại Thừa chính đạo đều nhìn về phía tứ đại ma môn.

"Phục Cùng" không nói gì, Luân Hồi tháp cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" tiến lên một bước, hắn ta đang muốn mở miệng, Thiên Sinh giáo "Cư Vũ" bỗng nhiên nói: "Ta đi thử một chút!"

Nói xong, nàng lập tức đi đến bên cạnh bàn cờ.

Thấy thế: "Hồn Nghi" cũng không tranh với nàng.

Tiên hạ đẳng mà thôi, vào huyễn cảnh rèn luyện ngàn năm, vẫn không nhìn ra được nguồn gốc của phương thế giới này, hiển nhiên đạo tâm bị long đong đã lâu.

Nếu ván cờ này đơn giản thì cũng thôi.

Bây giờ ván cờ hung hiểm như này, ai trước ai sau đều không khác nhau.

Dù sao cuối cùng thành công phi thăng, chắc chắn đều là những Tiên Đế nhìn ra ảo cảnh bọn họ!

Chỉ là tiên hạ đẳng theo hầu hèn mọn, tư chất ngu dốt, cho đối phương một cơ hội tham gia cũng tốt.

Lúc này, Thiên Sinh giáo "Chân Đô" đột nhiên mở miệng: "Cư Vũ, sau khi vào ván cờ lập tức liên hệ với Bùi thánh tử!"

Đôi mắt "Cư Vũ" sáng ngời đầy nước, áo bào trắng lay động, đã đời bước đến bên cạnh bàn cờ, nàng không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh khẽ gật đầu: "Đã rõ!"

Nói xong, nàng duỗi ra bàn tay tinh tế sáng trong, thò vào trong hộp cờ, lấy ra một quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Quân cờ hạ xuống: "Cư Vũ" lập tức biến mất.

Hồng hoang.

Trong thung lũng mềm mại yên tĩnh, lá rụng nhẹ nhàng, nước chảy cuồn cuộn, tiên nhân áo bào trắng ngồi một mình bên cạnh bàn cờ.

Hắn ta đột nhiên lấy ra một quân cờ đặt xuống.

Ngay sau đó, một bóng dáng áo bào trắng vòng vàng lặng yên xuất hiện.

Bóng dáng này uyển chuyển diễm lệ, vẻ ngoài tuyệt đẹp, bảo thạch trên mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi đôi mắt sáng, chính là "Cư Vũ"!

Tiên nhân áo bào trắng ngẩng đầu: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

"Cư Vũ" lập tức đứng dậy, bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, nàng đi vào lối ra thung lũng.

Chương 2757: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (4)

Nàng lập tức thả chậm bước chân, bàn tay trắng nõn liên tục bấm pháp quyết, bóng dáng chớp mắt nhạt đi như một cái bóng hư ảo, không còn chút cảm giác thực chất nào nữa.

Đây là [Âm tướng] trong Âm Dương đạo Thiên Sinh giáo, có thể tránh tất cả công kích thuật pháp!

Thế gian vạn pháp, không có gì hơn âm dương!

Giao thủ chính diện, nàng không dám nói mình có thể dễ dàng thắng Đại Thừa ngụy đạo cùng cảnh, nhưng thủ đoạn giữ mạng này lại là kiệt xuất trong chín môn phái lớn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Cư Vũ" đã bước ra thung lũng.

Dãy núi cao ngất, cao vút trong mây.

Đỉnh núi trụi lủi, núi đá nổ tung từng khối, dưới chân hỏa thiêu đốt nhanh chóng đổ sụp thành đất cát, rì rào đầy núi, tản vào cơn gió.

Trên bầu trời, mười mặt trời treo cao, sóng nhiệt ngập trời!

"Cư Vũ" lập tức mở miệng nói: "Bùi..."

Chữ "Lăng" chưa ra khỏi miệng, cả người nàng lập tức bị Đại Nhật chân hỏa điểm đốt.

Ngọn lửa mạnh thoáng cái nuốt hết áo bào trắng, đạo thể, thần hồn, vòng vàng, bảo thạch...

L Âm tướng] không hề có tác dụng trước mặt chân hỏa của mười mặt trời.

"Cư Vũ" vẫn lạc!

Phù Sinh cảnh.

Trong núi non mơ hồ: "Cựu" cầm cờ đen trong tay không nhúc nhích, sau khi dừng lại mấy giây, nhanh chóng rơi xuống.

Cộc!

Phía trên bàn cờ lại là một quân cờ trắng bị ăn!

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tất cả Đại Thừa đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

Chắc Thiên Sinh giáo "Cư Vũ" cũng giống Hàn Ảm Kiếm tông "Oanh Nham" vừa rồi, vừa vào ván cờ đã chết!

Lần này, một đám Đại Thừa đều không nói nhảm bất kỳ điều gì.

Cửu Nghi sơn "Điều Chu" lập tức nói: "Lần này đến lượt chính đạo ta."

Tứ tông ma môn nhìn qua bàn cờ, không nói một lời.

Tu Xà và "Họa" đều im lặng, không còn mở miệng muốn vào ván cờ.

Lúc này: "Điều Chu" quay đầu nhìn về Tu Xà, nhẹ nhàng nói: "Tu Xà, ngươi không phải là nhân tộc."

"Ngươi đi thử một chút!"

Nghe vậy, Tu Xà lập tức cảm thấy bất mãn, vừa rồi thế cục ổn định lại, người vào ván cờ không nhanh chóng vẫn lạc, nhân tộc lựa chọn mình lên.

Hiện tại ván cờ xuất hiện cảnh tượng hung hiểm, lại để nó vào ván cờ...

Nhưng đây là giao dịch vừa rồi.

Nhân tộc nói cho nó và "Họa" biết bí mật Phù Sinh kỳ cục, mà nó và "Họa" nhất định phải nghe theo sắp xếp của nhân tộc...

Nghĩ tới đây, Tu Xà nhìn tứ tông ma môn, thấy tứ tông ma môn không có bất kỳ ý kiến gì, đành phải tiến lên.

Nó nhìn ván cờ trước mặt, lấy ra một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, chọn nơi có nhiều cờ trắng nhất đặt xuống.

Ngay sau đó, thể xác khổng lồ của Tu Xà biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" cầm cờ đen trong tay, sau đó giống hai lần trước, chỉ hơi dừng lại một lát, cờ đen đã trực tiếp rơi xuống.

Lại một quân cờ trắng bị ăn.

Tu Xà chết!

Ván cờ lần này hung hiểm, điều này không liên quan đến nhân tộc, chỉ cần vào ván cờ đã là một con đường chết!

Nhưng bây giờ... Vân cờ đã mở ra, bọn họ không thể không vào vân cời Cơn gió dài đung đưa, phía trên sườn núi vắng vẻ nghiêm nghị.

"Phục Cùng" nhìn quanh, chậm rãi nói: "Lần này, đến lượt Thánh đạo ta!"

Nói xong, hắn ta không do dự chút nào, trực tiếp nhìn về phía "Họa": "Ngươi không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc."

"Ngươi đi thử một chút!"

Vẻ mặt "Họa" không thay đổi, cái gọi là thử một chút, thật ra là để nó lấy mạng đi kéo dài ván cờ!

Có lẽ chỉ cần qua khoảng thời gian này, ván cờ sẽ có sinh cơ.

Có lẽ Bùi Lăng trong năm tháng hồng hoang kịp phản ứng, tới cứu kịp...

Suy nghĩ đến đây: "Họa" đi ra phía trước, đi đến bên cạnh bàn cờ.

Nó giống Tu Xà vừa rồi, lấy một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, suy nghĩ, đột nhiên nhắm hai mắt, phong bế thần thức, sau đó con cờ trong tay bay ra, ngẫu nhiên đặt vào nơi nào đó trên bàn cờ.

Tiên lộ của Bùi Lăng có được từ U Tố mộ.

Mà nó là vương U Tố mộ!

Giữa nó và Bùi Lăng có nhân quả cực kì sâu...

Vạn pháp giai không, nhân quả không không!

Hiện tại, nó hạ cờ ngẫu nhiên là đang cược nhân quả của Bùi Lãng!

Cộc!

Cờ trắng kết thúc: "Họa" thoáng qua biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" giơ lên một quân cờ đen, cũng như trước đó, đưa đến nửa đường đã im bặt mà dừng lại.

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, sóng nhiệt mãnh liệt.

Đầm sâu ban đầu đã sớm hoàn toàn khô cạn, đáy đầm khô kiệt, trong một tòa hang đất cấm chế dày đặc, từng vân triện ngăn cách hơi nóng sáng lên, ngăn cách toàn bộ Đại Nhật chân hỏa ở ngoài cửa.

Ngọn đuốc Giao Nhân chiếu sáng cả phòng, trên mặt đất không có bất kỳ đồ trang trí gì, Ngân Khương: "Tượng Tái": "Cô Miểu", "Không Mông" đều ngồi trên mặt đất.

Cách bọn họ không xa: "Thùy Vũ" và hai tên Đại Thừa không phải tám mươi mốt kiếp hồng hoang cũng đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tên Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp nam tính "Tôn" lại không thấy tăm hơi.

Trong hang đất không ai nói chuyện, chỉ có đan hương hỗn tạp khí tức thiên tài địa bảo bốn phía, tất cả khí tức quanh người Đại Thừa dao động, đều nắm bắt thời gian tu luyện, khôi phục thương thế đêm qua.

Lúc này, không gian nơi lối vào hơi động một chút, lộ ra bóng dáng "Tôn".

Khí tức của hắn ta vẫn hoàn mỹ, trên dưới cả người lại cháy đen khắp nơi, hiện đầy vết tích thiêu đốt.

Chương 2758: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (5)

Pháp y vốn kiểu dáng đơn giản nhưng dùng tài liệu tinh tế đã tàn tạ không chịu nổi, tóc dài đây đầu đều bị đốt cháy không còn, lộ ra đỉnh đầu trụi lủi.

Ngân Khương lập tức mở mắt ra, nhìn hắn ta hỏi: "Tình huống như thế nào?"

Thương thế trên người "Tôn" bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, cùng lúc đó hắn ta trầm giọng nói: "Đã đi"

"Mục tiêu của những Đọa Tiên kia không phải chúng ta."

Ngân Khương nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Bắt đầu từ đêm qua, tình hình bên Thủy tộc cực kỳ không thích hợp."

"Lời nói của tên Đọa Tiên ốc biển kia có thể là thật."

"Có vị anh hùng làm Long hậu chịu thiệt thòi!"

"Tôn" nhẹ gật đầu nhưng không tiếp tục đề tài này, mà lấy ra một cái túi trữ vật bụi bẩn không chút thu hút từ bên hông, lấy ra một cự xà màu sắc lộng lẫy, chướng khí quanh quẩn.

Thần thái trong mắt đầu cự xà này đã tán đi, đầu lâu mọc ra bẩy cái sừng nhọn hoàn toàn tách rời với thân rắn, chỗ đứt máu me đầm đìa vẫn nhỏ xuống, hiển nhiên mới bị chém giết.

Tâm trạng "Tôn" không tệ ước lượng cự xà, nói: "Vừa rồi điều tra tình hình những Đọa Tiên kia xong, trên đường trở về, vừa hay gặp phải một đầu tiểu xà Thủy tộc, đã bắt lại."

"Dù sao ban ngày không thể đi đường, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi."

"Không bằng hầm canh, cũng để mọi người bồi bổ một chút"

Ánh mắt Ngân Khương sáng lên, lập tức nói: "Tốt! Ngươi nắm bắt thời gian nghỉ ngơi một chút, cứ giao đầu tiểu xà này cho ta xử lý."

Thấy Ngân Khương bước nhanh đến phía trước, thủ pháp lưu loát bắt đầu làm sạch thân thể cự xà, ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" lập tức khẽ giật mình.

Cái này... Hình như là Tu Xà?

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, ánh lửa hừng hực tùy ý hắt vẫy khắp nơi.

Vạn vật hôi phi yên diệt, hoang vu vô ngần.

Trong cát vàng cuồn cuộn, Bùi Lăng một mình đứng đó.

Vàng ròng cuồn cuộn rối tung, như dát lên một tầng vàng rực nặng nề cho hắn.

Tắm rửa Đại Nhật chân hỏa khiến trên dưới cả người hắn đều tràn đầy lực lượng cuồn cuộn, lúc này hai mắt nhắm nghiền, huyền bào không gió mà bay, đang rất tập trung cảm giác vị trí tất cả quân cờ.

Trong đó có bốn quân cờ đã dừng lại một chỗ hồi lâu, vậy chắc chắn là bốn người "Không Mông" tiền bối.

Chắc chắn vị trí của bốn người kia cũng là một trong cứ điểm nhân tộc.

Bùi Lăng ghi nhớ vị trí của bọn họ, nếu lần sau lại xảy ra chuyện, có thể đến đó dừng chân.

Hai quân cờ cách nơi đây rất gần là hai vị tiền bối "Thế Vị" và "Phi Vinh"

Hai vị tiền bối này có phục khắc thể của hắn che chở, sẽ không có việc gì.

Còn có hai quân cờ, một quân ở địa giới cách hắn rất xa xôi, cũng đứng im không động đậy.

Loại tình huống này, từ khi hắn gọi ra Kế Sương Nhi đã có thể cảm giác quân cờ này không hề động đậy, chắc chắn là Long Bá Chiến Vương.

Một quân cờ cuối cùng là "Trì Yểu...

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện một quân cờ mới, xuất hiện ở nơi cách hắn vô cùng xa xôi!

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức hóa thành Kim Ô, hai cánh vung lên, cát vàng mênh mông kịch liệt lui lại, cảnh tượng quanh mình kỳ quái, lại đang toàn lực ứng phi độn về phía quân cờ kia.

Nhưng vừa bay ra trăm dặm, quân cờ mới kia đã biến mất.

Cùng lúc đó, giọng Kế Sương Nhi vang lên trong đầu hắn: "Thiên Sinh giáo Cư Vũ, đã vẫn lạc!"

Thân hình Bùi Lăng lập tức dừng lại, lông mày nhíu chặt.

Quân cờ mới chết quá nhanh, hắn căn bản không kịp cứu!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại cảm giác được một quân cờ mới xuất hiện.

Quân cờ này cũng cách hắn rất xa xôi, hơn nữa vị trí hoàn toàn ngược lại với quân cờ vừa rồi.

Bùi Lăng lại hóa thành Kim Ô, chạy tới phía đó.

Nhưng cũng như vừa rồi, hắn chỉ bay ra vài trăm dặm, quân cờ mới lại biến mất trong cảm giác!

Giọng Kế Sương Nhi lại vang lên: "Thanh Yếu sơn, Tu Xà vẫn lạc!"

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, một chút thời gian như thế, đã có ba vị Đại Thừa vẫn lạc!

Cứ theo kiểu chết như thế, ngay cả giữa trưa cũng không đến, tất cả Đại Thừa tham gia ván cờ lần này sẽ chết sạch toàn bộ!

"Là mặt trời!"

"Đại Thừa bình thường không chịu nổi mười mặt trời thiêu đốt!"

"Thế Vị tiền bối và Phi Vinh tiền bối cũng là như thế"

"Bây giờ muốn cứu người..."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhướn mày, cần mặt trời lặn một lần nữa!

Nhưng vấn đề chân chính là, dù mặt trời lặn, khả năng quân cờ đi vào sau đó sống sót cũng chỉ đạt được sự tăng lên nhất định, chưa chắc có thể sống được!

Dù sao, đêm tối cũng cực kỳ hung hiểm!

Không rảnh suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng đang muốn thi triển tiên thuật, lập tức phát hiện lại xuất hiện một quân cờ mới!

Chỉ có điều, quân cờ lần này cách hắn không xa!

Không kịp vui vẻ, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Hồng hoang.

Mười mặt trời treo cao, vàng ròng vung khắp thiên địa, sóng nhiệt cuồn cuộn, kiếp tro vạn vật lộn xộn bay như tuyết.

Trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh thung lũng phồn vinh không hợp nhau với xung quanh.

Trong cốc xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp, muôn hồng nghìn tía nổ đầy núi đồi, hình thành sự so sánh rõ ràng với tình cảnh ngoại giới hóa thành hoang vu vô tận dưới Đại Nhật chân hỏa.

Chương 2759: Ban ngày quá ngắn

Càng có nước chảy cuồn cuộn, có linh quả từng đống ép cong cành.

Một bóng đen ngưng tụ, xuyên qua rất nhiều hoa lạ cỏ ngọc, đi tới cửa cốc.

Hắn ta không do dự chút nào, trực tiếp bước ra một bước.

Ngay sau đó, thung lũng biến mất không thấy gì nữa: "Họa" trực tiếp giáng lâm hồng hoang!

Còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, cả thân thể nó lập tức dấy lên Đại Nhật chân hỏa hừng hực!

Đây là khắc tinh của U Minh!

Chỉ trong chớp mắt: "Họa" cũng không kịp phản ứng gì, trong nháy mắt đã rơi vào tuyệt cảnh sắp chết!

Nhưng ngay lúc nó sắp hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất, một bàn tay hoàn mỹ không một tì vết nhô ra từ trong hư không, ấn trên vai nó...

Ngay sau đó, tất cả chân hỏa lập tức dọc theo quỹ tích bọn chúng dấy lên, không khác nhau chút nào rút lui.

Thể xác, chân hồn bị thiêu đốt đến tàn khuyết không đầy đủ của "Họa", cũng bắt đầu nhanh chóng lui về khôi phục.

Trong chớp mắt, hắn ta đã khôi phục như lúc ban đầu.

Cho tới lúc này, cuối cùng "Họa" thở phào một hơi, không rảnh hoảng sợ với hoàn cảnh hồng hoang ngay cả quỷ cũng sống không nổi, nó lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy một bóng người huyền bào vác đao xuất hiện bên cạnh nó, chính là Bùi Lăng!

Cược thắng!

Hồng hoang.

Trong động quật dưới thác nước khô cạn.

Trận pháp ngăn cách sự thiêu đốt bên ngoài được bố trí tạm thời: "Thế Vị" và "Phi Vinh" tự mình chiếm cứ một góc, khí tức quanh người bành trướng phun ra nuốt vào, đan hương quanh quẩn, đang nắm bắt thời gian toàn lực chữa thương.

Một bóng người huyền bào vác đao đang ngồi xếp bằng ở chính giữa, lại là phục khắc thể Bùi Lăng đang hộ pháp cho hai người.

Lúc này, không gian ở lối vào hơi dao động, bóng dáng huyền bào đột ngột xuất hiện, bên cạnh lại là một ám ảnh đen nhánh, có vô tận khí tức tai hoạ tiêu tán, chính là bản thể Bùi Lăng cùng "Họa".

Liếc nhìn toàn bộ động quật, thần niệm nhô ra, sau khi xác nhận nơi đây không có vấn đề gì, Bùi Lăng khẽ gật đầu, quay đầu nói với "Họa": "Ván cờ lần này là trận chiến hồng hoang bắt đầu, rất hung hiểm"

"Hiện tại là ban ngày, mười mặt trời nhô lên cao, các ngươi không thể tự do hoạt động"

"Trước nghỉ ngơi một chút."

"Ta phải ra ngoài làm vài việc, đêm xuống sẽ trở về."

Nghe vậy: "Họa" nhẹ gật đầu, nói: "Tốt!"

Nó cũng tìm một góc trong động quật, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục thương thế.

Thấy thế, Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức của "Thế Vị" và "Phi Vinh"

khôi phục từng chút một, thương thế cũng không ngừng chuyển biến tốt đẹp.

Không lâu sau, hai người vận chuyển công pháp xong, mở hai mắt ra, lập tức thấy "Họa" cách đó không xa.

Thấy thế: "Phi Vinh" lập tức mở miệng hỏi: "Họa, sau ta có bao nhiêu người vào ván cờ?"

"Họa" cũng mở hai mắt ra nhìn về phía hắn ta, tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Hàn Âm Kiếm tông Oanh Nham, Thiên Sinh giáo Cư Vũ, Thanh Yếu sơn Tu Xà... Nhưng ngoại trừ ta, toàn bộ đã ngã xuống."

Nói xong, nó vội hỏi tiếp: "Ngoại trừ chân hỏa mười mặt trời, trong hồng hoang còn nguy hiểm nào khác?"

"Người dẫn đường tiên lộ lần này có tu vi cực kỳ cường hãn, dù cho gặp phải một vị tiên nhân chân chính, chắc cũng có thể ứng phó.

"Các ngươi đã gặp cái gì, mới bị thương nặng như vậy?"

Một vị tiên nhân?

cấm kỵ U Tố mộ này thật sự lạc quan!

"Thế Vị" lập tức nói: "Tối hôm qua chúng ta gặp phải tiên nhân Thủy tộc, số lượng không dưới một trăm."

Một trăm? !

"Họa" lập tức khẽ giật mình, trong năm tháng hồng hoang lại có một trăm tên tiên nhân! !!

Lúc vừa tiến vào hồng hoang, nó còn tưởng chân hỏa mười mặt trời đốt cháy vạn vật đã đủ khoa trương, không ngờ trong đoạn năm tháng này, lại còn có nhiều tiên nhân như vậy!

"Họa" nhanh chóng lấy lại tinh thần, suy nghĩ, lúc này lại nói:

"Người dẫn đường tiên lộ lần này có thực lực rất mạnh"

"Nhưng chưa thành tiên, sao có thể đối phó được nhiều tiên nhân như vậy?"

"Phi Vinh" yếu ớt nói: "Phần lớn đều là một ít tiên nhân phổ thông, thực lực không tính quá mạnh"

"Dù cho là chúng ta, toàn lực ra tay cũng có thể ảnh hưởng một chút."

"Tối hôm qua Bùi Lăng chém giết không ít tiên nhân bình thường."

"Chỉ có bốn vị đặc biệt lợi hại..."

"Lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, chẳng mấy chốc chúng ta thân chịu trọng thương, bị Bùi Lăng chuyển vào mộng cảnh"

"Vì vậy, cuối cùng chiến cuộc như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm"

Tiên nhân bình thường... Toàn lực ra tay... Ảnh hưởng một chút...

Ý là, tiên nhân trong năm tháng hồng hoang không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có cấp bậc cao hơn tiên nhân hạ giới?

Dù là tiên nhân kém nhất, Đại Thừa bốn mươi chín kiếp toàn lực ra tay cũng chỉ có thể ảnh hưởng một chút, ngay cả da lông cũng không tổn thương được?

"Họa" lập tức chìm vào im lặng, thật lâu không nói gì.

Lúc này: "Thế Vị" nói: "Tình huống hiện tại cũng không quá tệ"

"Bùi Lăng nói, hiện tại phần lớn Đọa Tiên đều ở gần Kiến Mộc"

"Chỉ có số ít đi ra bên ngoài."

"Hiện tại chỉ cần cứ ở lại đây, không bị Đọa Tiên phát hiện, tạm thời vẫn cực kỳ an toàn."

Nghe vậy: "Họa" lập tức lấy lại tinh thần, phần lớn Đọa Tiên đều ở gần Kiến Mộc?

Gần trăm tiên nhân vẫn chỉ là số ít?

Tạm thời an toàn?

Cái này...

Chương 2760: Ban ngày quá ngắn (2)

Lần này nó và "Vong" tích cực đến Phù Sinh kỳ cục như thế, thứ nhất là vì lần trước "Chú" thành công tiên lộ.

Thứ hai, người dẫn đường tiên lộ lần này Bùi Lăng, là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp.

Thực lực còn mạnh hơn "Chú" lần trước rất nhiều!

Lần tiên lộ này, đương nhiên càng dễ dàng hơn lần trước!

Cộng thêm ngay từ đầu chín tông đã nói, ván cờ lần này hiện ra đại cát...

Trong tưởng tượng của nó, tiên lộ lần này chắc chắn là nằm cũng có thể phi thăng!

Điều duy nhất cần lo lắng là chín tông nhân tộc có ra tay vào thời khắc cuối cùng hay không...

Kết quả hiện tại... Cảnh giới Đại Thừa kỳ, ngay cả sống sót cũng vô cùng gian nan!

Vốn tưởng là nằm phi thăng, hiện tại chỉ có thể nằm?

Tiên lộ này phải đi như thế nào?

Nghĩ tới đây: "Họa" nhanh chóng ổn định lại tâm cảnh, lúc này hỏi: "Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì?"

"Thế Vị" nói: "Tiếp theo có một trận Vạn tiên hội..."

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao.

Ánh sáng vàng ròng vẩy xuống, sóng nhiệt sôi trào mãnh liệt, chỗ nào cũng có.

Một bóng người áo đậm đai lưng ngọc, khí chất trang nghiêm túc mục chậm rãi bước đi trên cát vàng mênh mông.

Bùi Lăng hóa thành dáng vẻ "Trì Yểu", khí tức như có như không tiêu tán quanh mình.

Đột nhiên, tiếng đất cát ma sát vang lên, một đầu cự trùng như con rết đột nhiên nhảy ra từ lòng đất, mở ra miệng to như chậu máu mọc đây răng, phun ra một ngụm lớn nọc độc tanh hôi về phía Bùi Lăng!

Đầu cự trùng này toàn thân xanh vàng đan xen, trên lít nha lít nhít cái chân có xúc tu như rong biển quanh quẩn bay múa, khí tức âm u lạnh lẽo đây ý sa đọa, hỗn loạn, tà ác, bạo ngược...

Thấy lại có tán tiên cắn câu, Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đao rào rào ra khỏi vỏ, một vòng huyết nguyệt viên mãn oánh nhuận từ từ bay lên trên đỉnh đầu Bùi Lăng!

Khí hung lệ âm vang tiêu tán, đao ý cao ngất tung hoành thiên địa, huyết sắc trùng điệp bày ra, vô số huyết đồng sáng tắt, móng vuốt trắng đục, nhấn ra từng ấn ký có to có nhỏ trong hư không.

Ngay sau đó, trường đao chém xuống, một giọng nói rộng lớn cũng đồng thời vang lên: "Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Đỉnh đầu tán tiên cũng dâng lên một vòng huyết nguyệt như lưỡi câu, lạnh băng, sâm nhiên như vết thương mới cắt chém ra, tràn đầy sinh cơ ửng đỏ chảy ra.

Ngàn vạn đao ý bộc phát ra từ trong thân thể tán tiên!

Trong nháy mắt, trên dưới cả người nó xuất hiện vô số vết thương, trong vết thương có dòng máu màu vàng đục nhao nhao hóa thành đao nhọn nhỏ bé, hội tụ thành dòng lũ tuôn về phía huyết nguyệt trên đỉnh đầu.

Vầng huyết nguyệt kia nhanh chóng tròn vo, sau đó đột nhiên khẽ động như một đạo huyết ảnh, hòa vào trong huyết nguyệt trên đỉnh đầu Bùi Lăng!

Vầng trăng tròn mượt mà trên đỉnh đầu Bùi Lăng vẫn như cũ, chỉ có điều trở nên càng to lớn hơn!

Khanh!

Bùi Lăng thu đao vào vỏ, huyết nguyệt lặng yên biến mất.

Vì đề phòng khí tức vừa rồi dẫn chính tiên tới, bóng dáng hắn lập tức biến mất, lại đi chỗ tiếp theo.

Hồng hoang.

Hang đất.

Khuôn mặt Giao Nhân dữ tợn ác độc, ánh lửa thuần trắng yên tĩnh thiêu đốt.

Chính giữa mặt đất trong hang đất tạm thời dựng một cái lò đất.

Trên lò có một cái nồi to tạm thời được luyện chế thành, nồi to như hồ, nước canh màu ngà sữa bên trong không ngừng bốc lên bong bóng, theo nước canh sôi trào, từng miếng thịt tuyết trắng cắt thành miếng lớn chìm nổi, tẳn ra mùi thịt nồng nàn.

Ánh lửa nhanh chóng liếm láp đáy nồi, mùi thịt đã nhét đầy cả phòng.

Đã nấu xong thịt rắn!

Ngân Khương đứng bên cạnh bếp lò, vung một cái muôi lớn ngưng tụ từ tiên lực, đang múc thịt và canh vào từng cái bát to được bày ra ở cạnh bếp lò.

"Tôn" là người đầu tiên tiến lên lấy một bát, không kịp chờ đợi uống một ngụm canh, nhanh chóng nhẹ gật đầu, nói: "Rất tươi!"

"Ngân Khương, tay nghề của ngươi không tệ!"

Ngân Khương nhìn mỗi một bát to tràn đầy canh thịt rắn, tiện tay bưng lên một bát, trực tiếp vớt ra một miếng thịt bắt đầu nhai nuốt, giọng nói mơ hồ: "Chủ yếu là lần này có nguyên liệu nấu ăn tốt!"

"Trước khi nguyên liệu nấu ăn này chết không có bất kỳ giãy giụa gì"

"Sau khi bị chém giết cũng nhanh chóng vào nồi."

"Cho nên chất thịt rất non, cảm giác rất không tệ!"

Tên không phải Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đi theo "Tôn" nghe vậy, cũng liên tục gật đầu: "Chắc nguyên liệu nấu ăn này vừa đột phá tu vi, thời gian sẽ không quá dài!"

"Trong mỗi một miếng thịt đều đầy màu mỡ tươi hương, linh cơ dồi dào!"

"Loại nguyên liệu nấu ăn này không cần quá nhiều gia vị, cũng đã đủ ngon miệng!"

Ngân Khương nói: "Còn có một điểm, đó là 'Tôn' ra tay rất nhanh"

"Trước khi nguyên liệu nấu ăn chết không có bất kỳ đau khổ và sợ hãi gì"

"Nếu không, đau khổ, sợ hãi, căm hận, phẫn uất... Những tâm trạng này hòa vào trong huyết nhục, sẽ ảnh hưởng cảm giác chất thịt rất nhiều!"

"Tôn" cũng cắn một miếng thịt, vừa ăn vừa nói: "Nguyên liệu nấu ăn thật sự rất tốt!"

"Vừa rồi không nên giết nhanh như vậy, nên thẩm vẩn một chút, xem tiểu xà Thủy tộc này có tiền bối, dòng dõi, huynh đệ, hảo hữu chí giao... Hoặc là quen biết bằng hữu nào ở gần đây không"

Nghe đến đó, ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông"

nhìn qua cái bát to đựng đầy canh thịt rắn, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Chương 2761: Ban ngày quá ngắn (3)

Từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn họ là bằng hữu mà Tu Xà quen biết...

Thấy ba người chậm chạp không ăn, Ngân Khương lập tức nói:

"Thịt rắn này rất không tệ, các ngươi nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi!"

Nghe vậy, ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" đều không nói gì.

Mặc dù Tu Xà là yêu tộc, nhưng dù nói như thế nào đều là một trong Đại Thừa cùng vào ván cờ lần này.

Hiện tại đối phương bị giết đã là kết cục thê thảm, lại ăn thịt đối phương...

Chỉ có điều, nồi thịt rắn này tuyết trắng như sữa, màu sắc dụ người ta thèm ăn, chỉ ngửi cũng cảm thấy thật sự không tê...

Ngay lúc ba người nghĩ như vậy: "Thùy Vũ" cách đó không xa đã gọn gàng linh hoạt ăn xong một bát thịt rắn, lập tức đi đến cạnh nồi, lại múc cho mình một bát to.

Lần này "Thùy Vũ" căn bản lười rời khỏi bên cạnh lò đất, đứng bên cạnh bếp lò bắt đầu ăn như gió cuốn, vừa ăn vừa nhìn bên trong nồi lớn, hận không thể bê cả cái nồi lớn lên ăn, không hề coi Tu Xà là người ngoài.

Nhìn tình cảnh này, ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông" liếc nhau: "Tượng Tái" do dự một chút mới bưng bát to trước mặt lên, miệng nhỏ nếm canh rắn.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn ta sáng lên!

Mùi vị kia... Không chỉ là vị ngon trên vị giác, hơn nữa với thần hồn cũng có hiệu quả bổ dưỡng rõ ràng!

Hậu thế Bàn Nhai giới, ngay cả yêu tộc Độ Kiếp kỳ cũng rất khó nhìn thấy một lần, yêu tộc Đại Thừa kỳ trở lên, bình thường căn bản không có!

Bởi vậy, cho dù nhân tộc chín tông uy áp thiên hạ, ngoại tộc đều phủ phục run rẩy, những tổ sư chín tông bọn họ cũng chưa từng thưởng thức món ngon thế này...

Suy nghĩ xoay chuyển: "Tượng Tái" lập tức nói: "Hương vị thật sự cực kỳ tốt!"

Nói xong, hắn ta lại nếm thử một miếng, sau đó càng ăn càng nhanh...

Thấy thế: "Không Mông" hơi ngạc nhiên, sau đó cũng bưng bát to lên, uống một ngụm canh thử thăm dò.

Lúc nàng uống ngụm canh thứ nhất rất nhã nhặn, như khuê tú chốn nhà sâu, dáng vẻ đoan trang khắc chế.

Sau đó ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba...

Chẳng mấy chốc: "Không Mông" vẫn duy trì dáng vẻ đoan trang thanh tú, nhưng tốc độ lại nhanh hơn "Tượng Tái", chẳng mấy chốc đã ăn xong một bát, lại đi múc bát thứ hai...

Thấy "Tượng Tái" và "Không Mông" đều bắt đầu ăn: "Cô Miểu"

cũng nếm thử một miếng, thế là...

Ba người nhanh chóng ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành chung nhận thức... Mặc dù lần này Tu Xà cùng vào ván cờ với bọn họ, coi như một trong đồng bạn của bọn họ, nhưng dù sao đối phương cũng là yêu tộc!

Thời kỳ hồng hoang, yêu tộc hoành hành trong thiên hạ, coi nhân tộc như huyết thực, chắc chắn là kẻ địch của nhân tộc!

Huống chi, đối phương đã chết để lại thi hài, đù bọn họ không ăn, rơi ở trong hồng hoang này cũng sẽ bị ngoại tộc khác nuốt sạch sẽ, vẫn đừng lãng phí...

Két... Két... Két...

Trong hang đất lập tức yên tĩnh một mảnh, lại không có bất kỳ kẻ nào mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đang chuyên tâm ăn.

Trong nồi lớn, canh thịt rắn càng ngày càng ít...

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, chậm rãi rơi về phía tây.

Trên mặt đất hoang vu, bóng tối trong phong cốc càng ngày càng dài.

Bỗng nhiên, mặt trời lặn về tây, hoàn toàn rơi xuống đất bằng.

Màn đêm buông xuống, bao phủ cả vùng.

Động quật.

Bên ngoài trận pháp, ánh sáng hừng hực ảm đạm từng chút một, trong giây lát cảm giác cực nóng như thủy triều lặng yên rời đi, báo hiệu buổi tối đã đến.

"Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa" đều mở mắt ra, phục khắc thể Bùi Lăng vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này, một bóng người huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện, chính là bản thể Bùi Lăng!

Thấy bản thể của hắn lại trở về: "Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa" lập tức đứng dậy đón.

"Thế Vị" nhanh chóng hỏi: "Bùi thánh tử, hiện tại tình huống ngoại giới như thế nào?"

Bùi Lăng vung tay lên, phục khắc thể cách đó không xa lập tức tan thành mây khói, hắn nhìn quanh một vòng, thần niệm nhô ra đồng thời nói: "Long tộc còn đang tìm kiếm chúng ta, hiện tại tốt nhất đừng ra ngoài."

Xác nhận nơi đây không có vấn đề gì, hắn lại hỏi: "Ba vị tiền bối khôi phục như thế nào?"

Ba người đều khẽ gật đầu, nói: "Đã hoàn toàn khôi phục, không cần lo lắng"

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp theo lấy ra phiến lá như phỉ thúy, ba chữ to "Vạn tiên hội" trên đó tản ra khí tức hừng hực, chính là thiếp mời Vạn tiên hội.

Trên thiếp mời, thủy lậu đã còn thừa không có mấy, sắp thấy đáy.

Bùi Lăng lập tức nhìn về phía "Họa", hỏi: "Vạn tiên hội sắp bắt đầu, tiền bối có muốn cùng tới tham gia không?"

Nghe vậy: "Họa" lập tức gật đầu.

Hiện tại trong tình huống này, chắc chắn đi theo Bùi Lăng là an toàn nhất!

Thế là: "Họa" không do dự chút nào nói: "Tham gia!"

Thấy "Họa" đồng ý, Bùi Lăng khẽ gật đầu, thiếp mời Vạn tiên hội này của hắn có thể dẫn theo nhiều nhất bốn tên tùy tùng.

Hiện tại vừa lúc là bốn người!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng đưa tay thăm dò vào mộng cảnh, tiếp theo bắt được cái gì đó, cánh tay thu hồi, chẳng mấy chốc lấy ra một nữ tử váy màu mực vũ mị từ trong mộng cảnh.

Nữ tử này dung mạo diễm lệ, trên trán mọc ra một cặp sừng thú đen nhánh, chính là "Hi Ngao.

Lúc này hai mắt nàng nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, còn đang ngủ say.

Bùi Lăng nói: "Còn một chút thời gian, chúng ta ở chỗ này chờ đợi Vạn tiên hội mở ra."

Chương 2762: Ban ngày quá ngắn (4)

"Thế Vị"..."Phi Vinh" và "Họa" đều gật đâu: "Tốt!"

Bốn người ngồi trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi.

Thời gian từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc thủy lậu trên thiếp mời đã nhỏ hết.

Lá cây như phỉ thúy lập tức tự bay lên từ trong tay Bùi Lăng, ánh sáng xanh thuần túy nhét đầy toàn bộ động quật, trong động quật vốn chỉ có một chút cỏ xỉ rêu, địa y sinh trưởng, lại tranh nhau chen lấn mọc ra vô số hoa lạ cỏ ngọc, linh cơ tràn trề.

Ánh sáng xanh như biển, lại như Xuân thần đi qua.

Có ba đạo ánh sáng vàng ròng như mặt trời thăng lên, từ từ bay lên ở bên trong.

Chính là ba chữ to "Vạn tiên hội"!

Ba chữ vân triện treo cao giữa hư không, một cánh cửa ra vào nhỏ bé không ngừng lấp lóe phía trên lá xanh, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, một sợi tiên lực vô cùng tỉnh thuần chui vào lá xanh, cánh cửa kia lập tức nhảy lên từ trên lá xanh, trong nháy mắt hóa thành một cánh cửa ra vào hiện thế nguy nga.

Cánh cửa này vô cùng cao lớn, dù cho là Long Bá cự nhân cũng không cần cúi đầu, có thể tùy ý ra vào.

Trong cửa mênh mông sâu thẳm như ẩn nấp một phương thiên địa vô ngần.

Bùi Lăng lập tức ôm "Hi Ngao, nhanh chân bước vào trong cửa.

Bóng dáng hai người nhanh chóng chui vào trong đó.

"Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa" lập tức đuổi theo.

Trong chớp mắt một bóng dáng cuối cùng bước vào cửa ra vào, ánh sáng xanh, ánh sáng vàng... Trên cửa ra vào đều biến mất.

Trong động quật trống rỗng, dường như từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện.

Lại sau một lúc lâu, bốn bóng dáng nhân tộc nhanh chóng chui vào trong động quật, chính là bốn người "Lâm Thì": "Thân": "Súc Kiệt" và "Bá Dực".

Mỗi người bọn họ cầm theo một cái đầu của tán tiên dị tộc, khí tức chém giết quanh người còn chưa biến mất hết, lúc nhìn quanh như hung thần, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản.

Vừa đi vào động quật, bốn đạo thần niệm lập tức đảo qua phương thiên địa này.

Lúc này "Lâm Thì" cầm đầu nói: "Vị kia còn chưa tới."

"Dựa theo hứa hẹn, chúng ta chờ hắn ở chỗ này một ngày."

Ba người khác đều gật đầu: "Tốt!"

Bốn người tiện tay buông đầu tán tiên xuống, sau đó bắt đầu lấy ra tạp vật, rèn luyện vũ khí, chuẩn bị cạm bẫy, nhắm mắt dưỡng thần...

Hồng hoang.

Trong hư không, vạn khoảnh hải vực từ nước vàng cuồn cuộn, hóa thành đại dương mênh mông thâm đen.

Thủy Tinh cung vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh.

Trước cửa cung rộng rãi đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng.

Bọn họ đều mặc váy áo hoa mỹ, ngọc biếc quấn quanh, chính là Long Nữ "Yểu Du" và Giao Nhân vương nữ "Thi Thấm".

Lúc này vẻ mặt hai người đều rất khó coi.

Lên trời xuống đất tìm tòi ròng rã một ngày, không tìm được vị trí của "Hi Ngao" tỷ!

Bọn họ bước nhanh vào Thủy Tinh cung, xuyên qua hành lang bày biện lộng lẫy, chẳng mấy chốc đã đi vào thủy tạ dưới mặt biển.

Long hậu canh giữ ở cạnh nôi "Yểu Nguyệt", đang nhắm mắt tu luyện.

Phát hiện bọn họ đến đây, lập tức mở hai mắt ra.

Hai người thi lễ một cái: "Yểu Du" lập tức nói: "Mẫu hậu, không tìm được tung tích của Hi Ngao tỷ, cũng không tìm được tên nhân tộc kia."

Long hậu im lặng, sau một lát nàng mới từ tốn nói: "Vạn tiên hội đã bắt đầu"

"Đi tham gia Vạn tiên hội trước."

"Yểu Du" khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đáp: "Vâng!"

Chợt lại hỏi: "Mẫu hậu, ngươi có đi không?"

Long hậu hờ hững nói: "Lần này bản cung không đi được."

"Nếu Ly La tiên tôn có nói chuyện quan trọng gì, chờ sau khi trở về có thể chuyển cáo cho ta"

"Yều Du" gật đầu: "Tốt!"

Nàng đang muốn cáo lui, lại nghe giọng nói Long hậu vang lên bên tai: "Việc Hi Ngao còn có tên nhân tộc kia, đều không thể nhắc đến ở trong tiên hội."

Nghe vậy: "Yếu Du" lập tức gật đầu.

Dù mẫu hậu không nhắc tới, nàng cũng không thể nhắc đến hai chuyện này ở trong tiên hội.

"Hi Ngao" tỷ chính là hậu bối người thân của mẫu hậu, có địa vị không thấp ở trong Long tộc lại bị một nhân tộc ti tiện chưa thành tiên cướp đi, thứ nhất việc này liên quan đến uy nghiêm Long tộc, một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến Long tộc mất hết thể diện; thứ hai, việc chưa từng nghe thấy như thế, rất có thể có tiên nhân khác xen vào!

Thật sự nói ra ở trên Vạn tiên hội, không những không có chút tác dụng nào, càng khiến những giới thiên khác chế giễu!

Nghĩ tới đây: "Yểu Du" lập tức nói: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết nên làm như thế nào"

Nói xong, nàng dẫn theo "Thi Thấm" nhanh chóng rời đi.

Hồng hoang.

Trong lều vải to lớn như màn trời, hai tên Long Bá chính tiên như đỉnh núi cao sát mây ngồi đối diện nhau, bên cạnh một tên Long Bá chính tiên trong đó có một tên Long Bá khá thấp bé vẫn cung kính đứng hầu, cả người hắn ta có đường vân vàng ròng lấp lánh, chính là Long Bá Chiến Vương.

Trong ánh sáng xanh to lớn, vân triện vàng ròng lên không.

Sau khi một sợi tiên lực tinh thuần rót vào chiếc lá xanh biếc, cánh cửa ra vào nguy nga âm vang hiện ra.

Tên Long Bá chính tiên mà Long Bá Chiến Vương đứng hầu bên cạnh lập tức đứng dậy, dẫn theo hắn ta đi đến trước cửa.

Tên Long Bá chính tiên còn lại ánh mắt yên tĩnh làm việc vặt vãnh, không có ý đi vào.

Mặc dù Vạn tiên hội này quan trọng nhưng cũng nên để lại một người giữ nhà, quản lý những huyết thực được nuôi dưỡng kia.

Cửa ra vào xuất hiện một lát, sau đó lặng yên biến mất.

Chương 2763: Ban ngày quá ngắn (5)

Nhìn tình cảnh này, tên Long Bá chính tiên còn lại đang muốn ra ngoài cho nhân tộc nuôi dưỡng ăn, ba bóng người như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta.

Ba bóng người này đều hoàn mỹ không một tì vết, rõ ràng là ba tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Đại Thừa cầm đầu tiếng nói trầm ổn, mang theo ý mừng: "Đây là chính tiên!"

"Hiếm khi nào đi một mình, không cần nương tay!"

Tiếng nói vừa dứt, ba người lập tức ra tay.

Công kích che ngợp bầu trời như mưa to gió lớn, lập tức đánh về phía Long Bá chính tiên.

ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Hồng hoang.

Hang đất.

Ánh lửa Giao Nhân chiếu rọi, trong hang đất vốn trống rỗng, xương rắn trắng đục bị ném ra khắp mọi nơi.

Trong không khí còn sót lại mùi thịt nồng nặc.

Tám tên Đại Thừa ngồi xếp bằng trên đất, đang lẳng lặng tu luyện.

Tu Xà hình thể khổng lồ, trọng lượng rất đủ, cho dù có rất nhiều Đại Thừa cũng ăn rất no.

Lúc này: "Tôn" đứng lên, tiếng nói rào rào: "Đã vào đêm, có thể xuất phát!"

Ngân Khương nhẹ gật đầu, đặt trường cung lên trên lưng, lưu loát búi lại tóc dài: "Vẫn giống như hôm qua."

"Tôn" nhẹ gật đầu, lúc này dẫn theo "Thùy Vũ" cùng hai tên Đại Thừa phổ thông đi đến lối ra.

Chờ "Tôn" đi một đoạn thời gian, Ngân Khương nhìn về phía ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông", nói: "Chúng ta cũng đi."

Chẳng mấy chốc, bọn họ rời khỏi hang đất, xuất hiện trong một khu rừng rậm.

Lúc này màn đêm buông xuống, ánh trăng đỏ hồng rải ra đây đất.

Sau khi Đế Lưu Tương trùng điệp chiếu xuống, mặt đất vốn hoang vu đang lấy tốc độ bay nhanh, sinh trưởng ra vô số cự mộc che trời.

Lại có dây leo cấu kết quấn quanh, rủ xuống từng đống.

Trong rừng hơi nước mờ mịt, dòng suối sông ngòi, thác nước đều ào ạt nước suối.

Bốn người lặng yên không tiếng động đi qua: "Tượng Tái" đột nhiên hỏi: "Tiền bối, còn xa lắm không?"

Ngân Khương vừa đẩy ra rừng cây, mở đường ở phía trước, vừa nói: "Lúc đầu cần ít nhất ba ngày."

"Nhưng tối hôm qua ban đêm rất dài, tối hôm nay chỉ cần tốc độ nhanh một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi mặt trời mọc có thể tụ hợp với vị đại nhân kia"

"Tượng Tái" nhẹ gật đầu, không nói gì nữa.

Tốc độ của bốn người dần tăng tốc, trong rừng rậm cũng có tiếng sâu bọ yêu thú vang lên bốn phía.

Đêm dài vắng vẻ, muôn vàn tiếng động, huyết nguyệt yên tĩnh treo cao, sâm nhiên sắc bén như lưỡi đao treo cao trên đầu chúng sinh vạn vật.

Tiên cung to lớn thấp thoáng giữa tầng mây.

Cung điện to lớn, đỉnh điện cao ngất như cao hơn trời xanh, có vàng ròng lấp lánh, rất nhiều bảo châu khảm nạm trên đó, ánh sáng ngàn vạn.

Hiện tại đã vào đêm, hoàng hôn u ám nhưng trong toà cung điện này lại đèn đuốc sáng trưng, càng sáng tỏ hơn ban ngày.

Chính điện.

Phía trên thềm son bố trí bảo tọa huy hoàng, có bình phong bát chiết và vũ bảo đan xen.

Trên khoảng đất trống bên trái đặt một mặt trống to, mặt trống vẽ vạn dặm non sông, tản ra khí tức mờ mịt cao xa, đây là một bộ tiên bảo!

Phía dưới sắp xếp chỉnh tề từng chiếc ghế, bây giờ trống rỗng, tân khách vẫn chưa đến đầy đủ.

Bên cạnh mỗi một cái ghế đều có cột đèn đồng thau, bên trên gác giá đỡ chim, vô số chim loan ngũ thải, tiên hạc xuyên qua lui tới, tiến hành kiểm tra bữa tiệc lần cuối cùng.

Một vài tiên cầm kiểm kê hoàn tất, lập tức hạ xuống giá đỡ, hóa thành đế đèn đồng thau, trong mỏ ngậm lửa chiếu sáng ghế.

Trên khoảng đất trống dưới điện bố trí một tòa đỉnh đồng to lớn như núi cao.

Lúc này trong đỉnh có lít nha lít nhít linh hương đang cháy hừng hực, tản ra hương thơm mát lạnh, có thể uẩn dưỡng thần hồn tiên thể, như khói như sương tản khắp cả điện.

Tất cả mọi thứ đều cực kỳ hoàn mỹ, không chút tỳ vết.

Lúc này, mười bóng dáng huy hoàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên chỗ ngồi cách chủ vị không bao xa.

Mười bóng dáng này đều là loại nhân, tóc vàng, mắt vàng, kim bào, chỉ có điều sau tai mọc lên lông vũ vàng ròng, lúc nhìn quanh ánh sáng hừng hực, như vô tận ánh sáng và nhiệt độ hóa thân thành.

Chính là mười đầu Kim Ô!

Kim Ô thiếu nữ Đan Hi gặp mặt Bùi Lăng lần trước nhìn quanh một vòng, tiếng nói trong trẻo: "Chúng ta là người đầu tiên đến!"

Một Kim Ô ngồi bên cạnh nàng cười nói: "Hì hì... Lần tiên hội này ngay phía trên Phù Tang, đương nhiên không có sinh linh nào nhanh hơn chúng ta!"

Tên Kim Ô thứ ba gảy ngọc ấm chứa quỳnh tương ngọc dịch linh trước mặt, nói: "Các ngươi nghe nói không? Hình như hôm qua bên Thiên Long tộc xảy ra chuyện gì đó, ban ngày rất náo nhiệt!"

Kim Ô thứ tư "..." một tiếng, nói: "Chuyện gì? Ban ngày chỉ tập trung bay, ngược lại không quá chú ý."

"Đợi chút nữa xem người nào bên Long tộc tới, thuận tiện hỏi rốt cuộc tình huống như thế nào."

Kim Ô thứ năm lười biếng nói: "Ta có nghe nói một chút."

"Hình như có tên nhân tộc nào đó chọc giận Long hậu."

Kim Ô thứ sáu nói: "Chuyện này không thể nào."

"Nhân tộc yếu đuối, chỉ là huyết thực mà thôi."

"Thật sự có nhân tộc dám can đảm chọc giận Long hậu, không thể còn sống rời khỏi hành cung Long tộc."

Kim Ô thứ bảy không thèm để ý nói: "Cần gì quan tâm Long tộc đã xảy ra chuyện gì, điều này không liên quan đến chúng ta"

"Lần tiên hội này, vừa vặn hỏi Ly La tiên tôn một chút, xem lúc nào có thể chuyển đến vòng mặt trời thứ mười một từ chư thiên!"

Chương 2764: Ban ngày quá ngắn (6)

Kim Ô thứ tam lập tức nói: "Không sai!"

"Tộc ta có nhiều hậu bối xuất sắc như vậy, chỉ có mười mặt trời thật sự quá ít!"

Kim Ô thứ chín nói: "Còn có thời gian ban ngày quá ngắn!"

"Một ngày đêm chỉ có mười hai canh giờ."

"Thời gian ban ngày, lúc dài chỉ chưa đến tám canh giờ."

"Lúc ngắn lại chưa đến sáu canh giờ."

"Đợi chút nữa đề nghị kéo dài thời gian ban ngày với Tiên Tôn!"

Kim Ô thứ mười nói: "Thời gian ban ngày có dài có ngắn, nguyên nhân chủ yếu là mặt đất hồng hoang có bốn mùa đan xen."

"Lần này phải đề nghị Tiên Tôn, đổi toàn bộ thành mùa hạ..."

Ngay lúc mười tên Kim Ô bàn bạc với nhau, chỗ trống phía dưới bọn họ đột nhiên xuất hiện năm bóng dáng.

Người cầm đầu huyền bào vác đao, bên cạnh hắn có một người thanh sam tóc xám trắng, cầm phất trần trong tay; một người dáng người khôi ngô, trong vẻ ngoài chất phác giấu giếm sự tàn nhẫn; một người đen nhánh như bóng tối, tản ra tai hoạ và âm u lạnh lẽo.

Chính là Bùi Lăng: "Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa".

Sau khi bọn họ xuất hiện lập tức đưa mắt nhìn quanh, dò xét tình huống quanh mình.

Chỉ có điều, ngoại trừ Bùi Lăng: "Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa" lập tức nhắm hai mắt lại, khí tức quanh người như điên cuồng xao động đun sôi.

Lại là tu vi của bọn họ quá thấp, không phải tiên nhân không thể nhìn thẳng tất cả bên trong Tiên cung này!

Ngay cả đưa ra thần niệm cũng như rơi vào chảo dầu nóng hổi đều bị chôn vùi, thậm chí khiến thần hồn cảm thấy đau đớn một trận!

Cùng lúc đó: "Hi Ngao" vẫn ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra!

Đến Tiên cung, tất cả mộng cảnh mộng yểm lập tức tan thành mây khói, cũng không thể tồn tại.

Phát hiện "Hi Ngao" tránh thoát giấc mơ của mình, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, chợt cũng không coi ra gì.

Lập tức tán bào ngồi xuống, nhìn về phía mười tên Kim Ô trên đầu, chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói: "Chư vị tiền bối, lại gặp mặt.

Đan Hi cũng nhìn về phía Bùi Lăng, lúc nhìn qua bốn bóng người sau lưng hắn lại hơi ngạc nhiên.

Vị đồng tộc này lại đi cùng với Long tộc?

Hơn nữa, tới tham gia tiên hội lại còn tự mình dẫn theo hai tên huyết thực còn sống, cùng một U Minh sứ giả làm đồ ăn vặt?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này nói: "Ngươi thật sự tới:

"Lần trước còn chưa hỏi tên ngươi, ngươi tên gì?"

Bùi Lăng lập tức nói: "vãn bối tên là Bùi Lăng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?"

Đan Hi nói: "Ta tên Đan Hi"

Chợt nhìn qua "Họa", vô cùng thẳng thừng hỏi: "Đợi chút nữa có thể chia một nửa U Minh sứ giả kia cho ta làm đồ ăn không?"

Nghe vậy, hai mắt "Họa" nhắm nghiền, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào nhưng trong lòng lập tức căng thẳng!

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nói: "Tiền bối hiểu lầm."

"Vị U Minh sứ giả này có tác dụng lớn với vãn bối, không phải dùng để ăn"

Nói xong, hắn lập tức đổi chủ đề, hỏi: "Không biết vừa rồi chư vị tiền bối đang nói những chuyện gì?"

Đan Hi một tay chống cằm, vẻ mặt không thú vị, nói: "Đang nói chuyện thời gian ban ngày quá ngắn, cùng việc xin vòng mặt trời thứ mười một."

Bùi Lăng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc này nói:

"Không sai!"

"Thời gian ban ngày thật sự quá ngắn!"

"Phương thiên địa này căn bản không cần đêm tối!"

"Mười hai canh giờ đều thuộc về ban ngày là tốt nhất!"

"Vãn bối cảm thấy có thể như này: Một canh giờ dâng lên một vòng mặt trời."

"Như thế một ngày mười hai canh giờ, mười canh giờ đều có mặt trời mọc!"

"Cứ thế vòng mặt trời thứ nhất hạ xuống, còn có chín vòng mặt trời treo cao trên trời."

"Nhiều nhất ba lượt mặt trời lặn về tây, vòng mặt trời thứ nhất lại có thể mọc lên!"

"Lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy, mười hai canh giờ đều là ban ngày!"

Nghe vậy, mười tên Kim Ô lập tức cùng nhau vỗ án: "Tốt!"

"Nói hay lắm!"

"Đúng là hậu bối tộc ta, quả nhiên từng chữ như châu ngọc!"

"Đề nghị này rất có lý!"

"Tiểu bối, ngươi cố gắng tu luyện, nắm bắt thời gian thành tiên!

Chờ sau khi chuyển đến vòng mặt trời thứ mười một, chúng ta sẽ cùng góp lời, để ngươi trở thành chủ của vòng mặt trời thứ mười một!"

Cùng lúc đó, cuối cùng "Hi Ngao" đã kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nơi này là Vạn tiên hội!

Nhân tộc trước mặt... Thật to gan!

Hắn gây ra họa lớn như vậy, chẳng những không tìm chỗ trốn đi, lại còn quang minh chính đại đến Vạn tiên hội?

Hơn nữa, ngay cả một chút ngụy trang cũng không có!

Thậm chí còn đưa nàng tới!

Sao nhân tộc này dám?

Đây không phải vẫn là mộng cảnh chứ?

Một hồi lâu sau, cuối cùng "Hi Ngao" đã ổn định lại tâm cảnh, nhìn qua Bùi Lăng và mười tên Kim Ô mới quen đã thân, nói chuyện khí thế ngất trời, nàng không hề có ý lên tiếng.

Nhân tộc này điên rồi cũng tốt, muốn tìm chết cũng được...

Tuyệt đối không thể để bất kỳ tiên nhân nào biết mình đường đường là huyết mạch Long tộc, quản sự hành cung, Tiên Quan chưởng đạo, lại bị một phàm nhân chưa thành tiên bắt sống!

Điều này thật mất thể diện!

Một khi việc này truyền ra ngoài, Long tộc sẽ mất sạch uy nghiêm!

Đến lúc đó, nếu lộ cả việc đối phương bắt cóc tiểu công chúa "Yểu Nguyệt" ngay trước mặt Long hậu, chẳng phải toàn bộ Long tộc đều trở thành trò cười của chư thiên?

Cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì...

Dù sao hiện tại mộng cảnh giải trừ, nàng đã tự do.

Chương 2765: Vạn tiên hội

Chờ sau khi Vạn tiên hội kết thúc, sẽ có cách dạy dỗ nhân tộc này.

Hiện tại, chỉ cần nhân tộc này không nói lung tung, nàng sẽ không vạch mặt đối phương...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Hi Ngao" rất bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Bùi Lăng, vẻ mặt tự nhiên, hào phóng, nghiễm nhiên thể hiện ra dáng về mình mới là tiên nhân được mời đến, ba tên nhân tộc và U Minh sứ giả kia đều là người hầu do nàng mang tới.

Lúc này, Bùi Lăng đang nói chuyện hợp ý với Kim Ô, thấy "Hi Ngao" ngồi xuống bên cạnh mình không hề có ý bỏ chạy cũng không coi ra gì.

Mặc dù hiện tại là đêm tối nhưng cũng có thể do mười tên Kim Ô đang ở chỗ này, từ lúc hắn bước vào nơi đây tiên lực quanh người như nấu như sôi, khí tức tăng vọt, lại lần nữa đạt được lực lượng gia trì từ sân nhà ban ngày!

Hiện tại "Hi Ngao" này đối mặt với hắn, cũng trốn không thoát!

Hơn nữa lời nói vừa rồi của Kim Ô khiến hắn hơi không thể tưởng tượng, cái gì gọi là hậu bối Kim Ô tộc?

Khí tức nhân tộc của hắn rõ ràng như vậy, những Kim Ô này không thể không nhìn ra mới đúng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn để "Thế Vị" tiền bối: "Phi Vinh"

tiền bối cũng ngồi xuống, chỗ ngồi phía dưới nơi xa gần cửa lớn chính điện đột nhiên có ánh sáng xanh xông lên, trong giây lát ánh sáng tản đi lộ ra năm bóng dáng loại nhân.

Trong năm bóng dáng này, người cầm đầu khí tức hoàn mỹ không một tì vết, thân thể to lớn như nam tử nhân tộc, chỉ có điều hai lỗ tai lại mọc ở đỉnh đầu, thon dài rủ xuống, lông trắng viền rìa, bên trong là màu đen, đội một đỉnh tiểu quan nhánh hoa, hai mắt đỏ hồng, trong miệng có một cặp răng nanh chìa ra ngoài môi, lúc nhìn quanh tản ra sát khí nhàn nhạt.

Hắn ta mặc một bộ cẩm tú bào phục, năm màu đan xen mà thành, trông sắc màu rực rỡ, mơ hồ thấy tơ vàng xen lẫn trong đó, ánh sáng lấp lánh, cực kỳ lộng lẫy.

Ở sau lưng hắn ta có bốn bóng dáng chiều cao không đồng nhất đứng hầu, hình dáng tướng mạo tương tự hắn ta, chỉ có điều đều không có ý hoàn mỹ, sau khi xuất hiện cùng nhau nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào chư tiên.

Sau khi tiên nhân dị tộc cẩm bào xuất hiện, lập tức liếc nhìn chính điện cả tòa Tiên cung.

Thấy Kim Ô tộc và Long tộc đã đến, vị Long tộc kia còn dẫn theo mấy tên nhân tộc, cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Trên Vạn tiên hội này, mặc dù chắc chắn không thiếu nhân tộc huyết thực, nhưng có vài sinh linh sống an nhàn sung sướng, nuôi dưỡng nhân tộc dùng ăn cũng có đủ loại yêu cầu.

Lo lắng Vạn tiên hội không thể thỏa mãn khẩu vị đặc thù, tự chuẩn bị đồ ăn là việc rất bình thường.

Thế là, kia tiên nhân dị tộc cẩm bào kia chắp tay với mười tên Kim Ô và "Hi Ngao", chợt tán bào ngồi xuống.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, Vạn tiên hội này không phải tiên hội nhân tộc sao?

Sao ngoại trừ Kim Ô, còn có ngoại tộc khác tham gia?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lập tức truyền âm cho Đan Hi: "Tiền bối, Vạn tiên hội này..."

Truyền âm vừa phát ra, mặt tiên trống phía trên thêm son lập tức rung động, cùng lúc đó một giọng nói thật lớn vang lên trong toàn bộ chính điện: "Tiền bối, Vạn tiên hội này..."

Bùi Lăng lập tức dừng lại, ánh mắt như điện nhìn về phía mặt tiên trống to lớn kia.

Mặt tiên trống kia có thể lấy ra truyền âm của hắn!

Lúc này: "Hi Ngao" ngồi bên cạnh thản nhiên mở miệng, giải thích: "Kia là [Vô Khi Cổ], trong tiên hội có bất kỷ truyền âm gì, đều bị nó đọc lên, chiêu cáo cả điện"

[Vô Khi Cổ] ?

Có vẻ "Hi Ngao" này hiểu rất rõ về Vạn tiên hội?

Bùi Lăng lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cách đó không xa lại có ánh sáng xanh xông lên trời không, ngay sau đó trong ánh sáng xuất hiện bóng dáng mấy tên tiên nhân.

Chỉ thấy tiên nhân này đều mặc áo trắng váy đen, đầu đội nón nhỏ đỏ hồng, mặc dù thân thể loại người nhưng trên cổ rõ ràng là một cái mặt hạc!

Đám tiên nhân này từng người khí tức hoàn mỹ, ánh mắt sắc bén.

Sau khi bọn họ xuất hiện, liếc nhìn cả tòa đại điện, không để ý một đám tiên nhân cẩm bào dưới tay nhưng cũng chắp tay với mười tên Kim Ô và "Hi Ngao", sau đó nhao nhao ngồi xuống.

Ngay sau đó, lại có một nhóm tiên nhân áo bào trắng gấm cầu có mặt, mấy tên tiên nhân này loại người, dung mạo tuyệt sắc, dù nam hay nữ đều khuynh quốc khuynh thành, một ánh mắt tùy ý cũng mị hoặc chúng sinh, chỉ có điều sau lưng mỗi một vị tiên nhân đều có chín cái đuôi cáo xoã tung mở ra như màn.

Là Cửu Vĩ Hồi!

Bọn họ chưa ngồi xuống, cách đó không xa có ánh sáng xanh liên tục lấp lóe, chẳng mấy chốc lại có hai nhóm tiên nhân nữa xuất hiện.

Hai nhóm tiên nhân này đều loại người, một nhóm mọc tai hổ, sau lưng kéo ba cái đuôi báo, trên hai gò má có đường vân như vằn hổ, mắt dọc u lam, khí tức hung bạo; một nhóm thấp bé đen, hai lỗ tai ngậm rắn, trong đôi mắt cũng có rắn hủy tùy ý đi khắp, trông u lãnh sâm nhiên.

Sau lưng bọn họ đều đi theo một đám người hình dáng tướng mạo cách ăn mặc như tùy tùng, trong đám tùy tùng có vài tên thể hiện ra ý hoàn mỹ không một tỳ vết, chỉ có điều khí tức yếu kém, dường như chỉ là tán tiên.

Chương 2766: Vạn tiên hội (2)

Những tiên nhân này cũng giống với tiên nhân đầu hạc trước đó, sau khi nhìn bốn phía không để ý đến những tộc quần khác, chỉ là gật đầu chào hỏi mười tên Kim Ô và "Hi Ngao", chợt ngồi xuống.

Chúng tiên không kịp trò chuyện, chẳng mấy chốc có từng nhóm tiên nhân liên tiếp xuất hiện.

Có tóc dài chân trần, đầu thú mắt dọc, trên cổ treo dây chuyền luyện chế từ xương sọ nhân tộc mà thành, tiêu tán ra khí tức yêu tộc rõ ràng; có xinh đẹp như hoa, đỉnh đầu mọc ra từng đống cành lá, khoác rủ xuống như thác nước, mái tóc dài, dùng cây sắn dây làm áo, cây tùng la làm váy, dáng vẻ yểu điệu tản ra khí tức cô cây tươi mát, lại là linh thực thành tiên; có trông như u ảnh, lay động trùng điệp, thâm thúy bối rối, toàn thân tử khí tràn trề, chính là tiên U Minh; còn có cao lớn như tháp, trên dưới cả người đều là màu đen, như gang đổ bê tông mà thành, hai con ngươi thâm trầm bắn ra ánh sáng lạnh băng, chính là Linh Quáng thăng tiên...

Sau khi tất cả những tiên nhân này xuất hiện, hoặc chắp tay, hoặc gật đầu thăm hỏi mười tên Kim Ô và "Hi Ngao", mới chào hỏi những tộc quần khác, sau đó ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện, ôn chuyện với nhau Thỉnh thoảng giữa tộc quần khác biệt còn có một ít tranh chấp, chỉ có điều đều kiềm chế chỉ là tranh luận, không có ý ra tay.

Trong đại điện vốn yên tĩnh trống trải tức vang lên tiếng thì thào chói tai.

Nhìn qua rất nhiều tiên nhân có mặt, không có một người nào là nhân tộc, sắc mặt Bùi Lăng dần thay đổi, Vạn tiên hội này... Hình như không phải tiên hội nhân tộc?

Ngay lúc này, ánh sáng xanh lại sáng lên.

Trên chiếc ghế đối diện hắn lập tức lộ ra hai bóng dáng rất quen thuộc.

Một người cung trang vàng nhạt, tô điểm từng viên minh châu mượt mà không tì vết, nàng tiên tư dật mạo, đôi mắt sáng đầy nước, trên trán là sừng thú óng ánh sáng long lanh, chiết xạ ngàn vạn hoa thải, chính là Long Nữ "Yểu Du"; một người khoác giao tiêu, đôi mắt băng lam như ẩn chứa biển cả vô ngần, tóc xanh rối tung như hải tảo, sau tai mọc mang, mềm mại nhỏ yếu, quanh người hơi nước quanh quẩn như phi bạch mờ mịt, là Giao Nhân vương nữ "Thi Thấm'!

Sau lưng bọn họ còn có mấy tên đồng tộc đứng hầu, đều mặc hoa phục, khí tức nội liễm, dáng vẻ cung kính.

Sắc mặt "Yểu Du" và "Thi Thấm" bình thản, tâm trạng đều rất không tốt.

Hôm qua tìm ròng rã một ngày, đều không tìm được tung tích của tên nhân tộc kia: "Hi Ngao" tỷ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện...

Mặc dù nhân tộc là tộc quần cực kỳ hèn mọn, đối với loại quái vật khổng lồ như Long tộc, căn bản không đáng nhắc tới!

Nhưng tên nhân tộc kia mạnh mẽ xông tới hành cung Long tộc, thật sự là cả gan làm loạn, hắn căn bản là một kẻ liều mạng! Loại sinh linh này ti tiện vô sỉ, việc gì cũng làm ra được.

Hắn căn bản không bị uy nghiêm Long tộc chấn nhiếp, e rằng sẽ làm hại "Hi Ngao" tỷ... Toàn bộ thể xác Giao Long, thậm chí cả huyết dịch, thần hồn đều có giá trị cực cao với bất kỳ một tộc quần nào!

Đương nhiên, cho dù sinh linh bình thường ích kỷ, thèm nhỏ dãi một thân toàn là bảo vật của Long tộc nhưng cũng không dám lỗ mãng.

Nhưng tên nhân tộc kia lại không giống vậy...

Nhân tộc đáng chết!

Còn trốn kỹ hơn chuột chũi!

Nếu để bọn họ tìm được hắn...

Trong lúc đang lo lắng: "Yếu Du" và "Thi Thấm" không yên lòng liếc nhìn cả tòa đại điện, ánh mắt vừa chạm đến ghế đối diện lập tức ngơ ngẩn.

Chỉ thấy trên ghế đối diện, tên nhân tộc gan to bằng trời, ti tiện vô sỉ kia lại đang thoải mái ngồi đó, dáng vẻ như cũng tới tham gia tiên hội.

Bên cạnh hắn có váy màu mực uốn lượn như mây đen, chính là "Hi Ngao" tỷ mất tích vào hôm qua!

Trong chốc lát "Yểu Du" và "Thi Thấm" ngu ngơ tại chỗ, quên cả ngồi xuống, đây là... Tình huống như thế nào?

Ngay sau đó, bọn họ đột nhiên kịp phản ứng: "Hi Ngao" tỷ không xảy ra chuyện?

Nàng đã sớm chế trụ tên nhân tộc kia, chỉ là không trở về Long cung?

Hai tên nhân tộc còn lại và U Minh sứ giả kia là xảy ra chuyện gì?

Phát hiện "Yếu Du" và "Thi Thấm" xuất hiện, về mặt "Hi Ngao"

thản nhiên, dường như mình chưa từng bị bắt đi...

Không thể khinh thường uy nghiêm Long tộc, nàng thân là hậu bối huyết mạch của Long hậu, lại luôn là người chỉ đạo trên mặt tu vi cho hai nữ tử kia, cũng cần mặt mũi.

Hiện tại nàng đã khôi phục tự do, cũng không thể để "Yếu Du" và "Thi Thấm" biết đường đường một Giao Long lại thua nhân tộc, trở thành tù nhân...

Cùng lúc đó, sắc mặt Bùi Lăng đột nhiên thay đổi, Long tộc!

Long tộc cũng có thể tham gia lần Vạn tiên hội này?

Đây... Vạn tiên hội này căn bản không liên quan đến nhân tộc!

Đây là Vạn tiên hội ngoại tộc!

Hiện tại làm sao bây giờ?

Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, hôm qua hắn vừa đắc tội Long tộc, tình huống hiện tại Long tộc căn bản không cần tự ra tay, chỉ cần vạch trần thân phận của hắn trước mặt mọi người...

Không đợi Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ: "Yểu Du" và "Thi Thấm" đã ngồi xuống, ánh mắt "Yếu Du" khẽ nhìn lướt qua trên người Bùi Lăng, tiếp theo lại nhìn về phía "Hi Ngao", nghi ngờ hỏi: " Hi Ngao tỷ, tối hôm qua ngươi đi đâu?"

"Hi Ngao" từ tốn nói: "Ở trong hành cung quá buồn bực, liền đi lòng vòng khắp nơi."

Lúc nói chuyện, nàng cố ý không nhắc tới bất kỳ việc gì có liên quan với nhân tộc.

Chương 2767: Vạn tiên hội (3)

Tên nhân tộc bên cạnh nàng chắc chắn là đầu óc có vấn đề!

Chẳng may đối phương cảm thấy nàng nói không đúng, trực tiếp nhảy ra cãi lại thì làm sao bây giờ?

Đến lúc đó nhân tộc này chắc chắn phải chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm, hài cốt không còn, nhưng sao loại tên điên này có thể quan tâm những điều đó?

Ngược lại là danh dự Long tộc...

Nghĩ tới đây: "Hi Ngao" lập tức lo lắng thân phận đối phương bị bại lộ hơn cả Bùi Lăng, lúc này lại nói: "Có việc gì, đợi sau khi tiên hội kết thúc lại nói"

Thấy "Hi Ngao" tỷ thật sự không có việc gì: "Yểu Du" lập tức yên lòng.

Cực kỳ tốt!

"Hi Ngao" tỷ không xảy ra chuyện, hơn nữa tên nhân tộc kia còn sống...

Chờ sau khi tiên hội kết thúc, sẽ đòi tên nhân tộc kia từ chỗ "Hi Ngao" tỷ, cũng tiện đánh một trận công bằng với nàng...

Thế là: "Yếu Du" không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại vui sướng trò chuyện với "Thi Thấm'".

Lúc này, thấy "Hi Ngao" chẳng những không có ý vạch trần mình, ngược lại còn che giấu cho hắn, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những vấn đề này, phải tranh thủ thời gian nghĩ cách rời khỏi nơi này!

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng vô cùng lo lắng, Đan Hi đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, nhanh chân đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

Sóng nhiệt cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, khí tức Đại Nhật chân hỏa ầm vang tới!

Vì để phòng "Thế VỊ" tiền bối: "Phi Vinh" tiền bối còn có "Họa" bị chân hỏa Kim Ô trực tiếp đốt diệt, Bùi Lăng vội vàng muốn ra tay.

Nhưng "Hi Ngao" bên cạnh lại nhanh hơn hắn một bước, khí tức chân thủy tràn đầy âm hàn giáng lâm từ hư không, hóa thành hơi nước tràn trề như giao tiêu khói trướng, đố được ý hừng hực đập vào mặt, trong nháy mắt bảo vệ cả ba người.

Trong chốc lát sắc mặt "Hi Ngao" rất khó coi.

Kim Ô này thật sự nhiều chuyện!

Cũng may nàng phản ứng nhanh!

Lúc này, Đan Hi không để ý đến "Hi Ngao", mà tiếng nói trong trẻo nói với Bùi Lăng: "Bùi Lăng, đề nghị liên quan tới kéo dài ban ngày của ngươi rất không tệ!"

"Không biết liên quan tới vòng mặt trời thứ mười một, có ý tưởng gì hay?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn cứng ngắc trả lời: "Cái này... Cái này..."

"vãn bối tạm thời không có ý kiến gì..."

Nói xong, hắn nhân cơ hội khẽ hỏi: "Đan Hi tiền bối, hiện tại vãn bối có chút việc gấp, nhất định phải lập tức rời đi..."

Còn chưa nói hết câu, Đan Hi lại đã lắc đầu, nói: "Tiên hội đã bắt đầu, cả tòa cung điện cho phép vào không cho phép ra, tất cả sinh linh có mặt đều không thể rời đi giữa chừng"

"Ngươi có chuyện gì gấp?"

"Ta có thể phái hậu bối trong tộc đi làm thay ngươi."

Bùi Lăng vội ho một tiếng, lập tức nói: "Không cần, vãn bối chỉ hỏi một chút mà thôi..."

Ngay lúc bọn họ trò chuyện, trong chính điện càng ngày càng nhiều tiên nhân có mặt.

Có Côn Bằng khôi ngô cao lớn, trong đôi mắt như đựng vạn khoảnh hải vực, có cá lớn và chim bằng vừa đi vừa về biến ảo; có Đế Giang sáu chân bốn cánh, không tai, không mắt, không miệng, không mũi; có Bào Hào mặt người thân dê, dưới nách mọc mắt; có Cửu Anh thân người chín đầu; có Kỳ Tước như gà nhà, người già chân chuột hổ trảo; có kỳ chủng loại kiêu, độc trảo, đuôi heo; còn có Thắng Ngộ, Thỉ Ma, Thục Hồ, Thử Thú, Sổ Tư, Thủy Hổ, Thương Hủy...

Lại có Cổ Điêu, Cùng Kỳ, Long Quy, Tất Phương, Tướng Liễu...

Theo ánh sáng xanh lấp lánh từng lần một, chẳng mấy chốc lại có một tộc tiên nhân xuất hiện.

Hai bóng dáng nguy nga cao lớn như núi cao ngất, ngọn núi hiểm trở sát mây, hiện ra trong ánh sáng xanh.

Hai bóng dáng này như trụ cao, khiến các tộc quần khác vốn hình thể cũng coi như khổng lồ, lại trông như sâu kiến.

Là Long Bá tộc!

Chỉ có điều, Tiên cung tổ chức Vạn tiên hội càng cao lớn hơn, không hề có vẻ chen chúc co quắp.

Khóe mắt Bùi Lăng liếc qua, tên Long Bá trông khá thấp bé bên cạnh Long Bá chính tiên là Chiến Vương!

Hắn lập tức da mặt xiết chặt, nhanh chóng ngó đi chỗ khác giả vờ không nhìn thấy, hơn nữa căn bản không biết Long Bá Chiến Vương, sợ đối phương cũng nhìn thấy mình, trực tiếp kêu lên.

Sau khi Long Bá Chiến Vương xuất hiện, theo bản năng nhìn bốn phía, lập tức cảm thấy đôi mắt đau nhói, khí tức hỗn loạn nhưng đã thấy bóng dáng Bùi Lăng trong đám người, hắn ta vội cúi đầu không dám nhìn thẳng chư tiên, trong lòng lại trở nên vững vàng.

Rất không tệ!

Không ngờ lại gặp Bùi Lăng ở chỗ này!

Đợi chút nữa tiên hội kết thúc, vừa hay cáo từ vị chính tiên đồng tộc này, trực tiếp đi cùng Bùi Lăng.

Về phần quanh mình đều là tiên nhân yêu tộc, dị tộc, vì sao một nhân tộc như Bùi Lăng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa chỗ ngồi còn rất cao, Long Bá Chiến Vương cảm thấy điều này cũng không kỳ quái.

Bí mật Phù Sinh kỳ cục vẫn bị nhân tộc cầm giữ.

Dù cho là loại tiên thực ở trong dị tộc, lòng hướng nhân tộc như Dược Thanh Anh đều không được biết.

Bùi Lăng là thiên kiêu nhân tộc, còn là Thánh Tử Trọng Minh tông một trong chín môn phái lớn, bí mật ván cờ mà hắn nắm giữ căn bản không phải Long Bá Chiến Vương có thể so sánh.

Hiện tại xuất hiện ở đây, có lẽ Vạn tiên hội này có liên quan đến thăng tiên... Cũng may lúc ấy hắn yêu cầu chính tiên trong tộc được theo đến đây, nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn tụ hợp với Bùi Lăng ở trong hồng hoang hung hiểm này cũng không phải chuyện dễ dàng gì!

Chương 2768: Vạn tiên hội (4)

Nghĩ tới đây, tâm trạng Long Bá Chiến Vương rất tốt!

Lúc này, mười tên Kim Ô trên đầu đều liếc nhìn hắn ta.

Trong ánh mắt Đan Hi và Kim Ô có hơi nghi ngờ.

Tiểu bối Long Bá tộc này có khí tức đồng tộc của bọn chúng...

Thế nhưng, khí tức kia cũng không oán phẫn, hiển nhiên không phải cưỡng chế đoạt được, đoán chừng là được hậu bối đồng tộc nào đó quan tâm...

Nghĩ tới đây, bọn chúng nhao nhao đời ánh mắt, không tiếp tục để ý.

"Đạo huynh, ngàn năm không gặp, bất ngờ gặp lại ở đây, không biết đạo huynh không thanh tu ở thượng giới, đến tận đây làm cái gì?"

"Hổ thẹn! Cũng vì hậu bối này của ta vô dụng, đến số tuổi này rồi còn chưa có một tiên chức đứng đắn, huyết mạch tộc ta thưa thớt, sao có thể không bôn ba vì hắn?"

"Đều giống nhau... Đúng rồi, nghe nói gần đây Long Nhung giới thiên có chút biến cố?"

"Không có tin tức tiên chức trống chỗ quy mô lớn, đoán chừng không có việc lớn gì..."

"Từ biệt ba trăm năm, không biết tôn sư vẫn khỏe chứ? Lúc trước mỗ có thể có được tiên chức hiện tại, nhờ có tôn sư khẳng khái giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt, mỗ vẫn ghi nhớ trong lòng..."

"Làm phiền đạo huynh nhớ thương, gia sư vẫn mạnh khỏe, vài ngày trước đó còn khai lò luyện chế ra một phần tiên đan... Nếu đạo huynh không quên, đợi trở về thượng giới có thể đến bình luận một hai."

"Yểu Du công chúa, Thi Thấm vương nữ, nghe nói hậu bối của ta từng được đồng đạo Giao Nhân giúp đỡ, ta thay hắn đa tạ hai vị!"

"Điếu Linh tiền bối khách sáo."

"Không sai, giới thiên của hai tộc chúng ta tiếp giáp cũng coi như hàng xóm, không cần khách sáo như thế"

"Kỳ Tước! Các ngươi còn dám xuất hiện ở Vạn tiên hội này! Lần trước vô cớ cướp giật mười vạn huyết thực do tộc ta nuôi dưỡng, nhất định phải cho ta lời giải thích!"

"Ha ha ha... Ngu xuẩn! Đây là Vạn tiên hội do Ly La tiên tôn tổ chức, các ngươi cũng dám làm loạn?"

"Đừng ầm ĩ, làm phiền sự thanh tịnh của chúng ta..."

"Ôi, đường đường là Vạn tiên hội, ồn ào như thế còn ra thể thống gì"

"Nếu không phải thiên kiếp biến mất, chúng ta cũng không cần hạ giới, hội tụ ở đây...

"Chư thiên ân oán dây dưa phức tạp, hiện tại tề tụ một chỗ, sao có thể gió êm sóng lặng..."

"Lại chịu đựng chút đi, ở trước mặt Tiên Tôn, chắc hẳn bọn họ có thể tỉnh táo lại"

"Cũng đúng..."

Trong chính điện tiên khí mờ mịt, trong chốc lát ồn ào như chợ búa phàm tục.

Theo thời gian chậm rãi trôi qua, những chiếc ghế vốn trống rỗng nhanh chóng bị từng bóng dáng ngồi đầy.

Trong khoảnh khắc, một tên tiên nhân sau cùng xuất hiện, toàn bộ dưới thêm son đã không còn chỗ ngồi.

Lúc này, mặt tiên trống trên thêm son đột nhiên tự phát vang động.

Đông, đông, đông...

Tiếng trống nặng nề hùng hậu vang vọng cả tòa Tiên cung!

Tiếng trống như triều cường mãnh liệt, hùng hồn cuồn cuộn, trùng điệp nhào về phía toàn bộ sinh linh trong đại điện.

Trong chính điện, tất cả tiên nhân đang nói chuyện lập tức im lặng, nhanh chóng yên tĩnh lại.

Tiếng trống không ngừng, đông, đông, đông... Sau khi vang lên trọn vẹn chín mươi chín lần, mới chậm rãi biến mất.

Ngay chớp mắt một tiếng trống cuối cùng rơi xuống, một bóng dáng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bảo tọa trên thềm SON.

Bóng dáng này không khác nam tính nhân tộc chút nào, chỉ là mắt mọc trùng đồng, vành tai to béo, hai vai rủ xuống, khí tức của hắn ta mờ mịt như mây khói, như không có bất kỳ cái gì là thực chất, lại cuồn cuộn thâm thúy như vực sâu không thể thấy đáy, như đại dương mênh mông vô biên vô hạn.

Hắn ta yên tĩnh ngồi đó, dường như không có bất kỳ uy áp gì tiêu tán, lại như giữa thiên địa, thậm chí cả chư thiên vạn giới đều không thể tránh né.

Vạn tiên đang ngồi, hình dáng tướng mạo khác nhau, khí tức ngàn vạn, lúc này đều như chòm sao lóng lánh, sáng chói lại đông đảo.

Chỉ có bóng dáng này như ánh trăng, không cần bất kỳ động tác gì, đã là tiêu điểm duy nhất trong tòa đại điện này!

Nhìn tình cảnh chúng tiên cúi đầu, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, đây là người đề xuất tiên hội lần này, khí tức của hắn ta quá mạnh, còn phía trên Long hậu!

Lúc này: "Ly La" tiên tôn nhìn chúng tiên một vòng, thấy chư thiên vạn tộc đều có tiên nhân trình diện, chậm rãi gật đầu.

Sau đó tiếng nói rào rào: "Chư vị đều có thể bớt chút thì giờ đến đây, cực kỳ tốt!"

Chúng tiên lập tức cúi đầu nói: "Ly La tiên tôn cho gọi, nào dám không nhận mệnh!"

"Hôm nay chúng ta thấy tiên nhan, vô cùng mừng rỡ!"

"Có thể làm việc cho Tiên Tôn, là phúc phận của tộc ta"

"Không biết tiên hội hôm nay cần làm chuyện gì? Kính xin Ly La tiên tôn cứ việc phân phó!"

"Ly La" tiên tôn?

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ tôn hiệu này, nhưng trong lòng cực kỳ nghi ngờ.

Các tiên nhân khác ở đây đều là yêu tộc, dị tộc, nhưng hắn không nhìn ra vị "Ly La" tiên tôn này là chủng tộc gì!

Thậm chí so với rất nhiều ngoại tộc, đối phương càng giống nhân tộc hơn!

Nhưng nói đối phương là nhân tộc... Vậy cũng không có khả năng!

Đang nghĩ ngợi: "Ly La" tiên tôn đã mở miệng nói: "Chúng tiên đã đầy đủ, vậy Vạn tiên hội bắt đầu!"

"Làm phiền chư vị đường xa mà đến, bản tôn đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt để tẩy trần."

"Hôm nay vạn tộc tụ tập, cấm kỵ rất nhiều, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin chư vị rộng lòng tha thứ."

Nói xong, hắn ta liếc nhìn mỗi một cái Tước điểu đăng thai bên cạnh ghế ngồi.

Chương 2769: Vạn tiên hội (5)

Ngay sau đó, tất cả tiên cầm nghi lại trên cột đèn lập tức khôi phục thân thể huyết nhục, vỗ cánh bay lên.

Tiên trống lại tự phát vang lên, theo tiếng động cầm sắt không biết truyền đến từ nơi nào, cả tòa đại điện tiên nhạc bồng bềnh, phi cầm nhẹ nhàng như mộng như ảo.

Theo rất nhiều tiên cầm lui tới xuyên qua, kim bồn bát ngọc nhanh chóng xuất hiện trên tất cả ghế.

Trước mặt mười tên Kim Ô, chén đĩa đều được chế tạo từ vàng ròng và linh ngọc, tràn đầy hơi thở âm u lạnh lẽo của người chết, trong sương đen cuồn cuộn có vô số mặt quỷ giãy giụa kêu rên, đều là quỷ vật U Minh; trước mặt Long tộc thì trưng bày một chồng sự vật như bùn đất chồng chất, màu sắc bùn đất trong trẻo, oánh nhuận rực rỡ, tản ra hương khí lạnh lẽo như một loại thiên tài địa bảo; trước mặt Cửu Vĩ Hồ là một chậu chất lỏng màu huyết hồng, màu sắc như ánh trăng ban đêm, bên trong có Đế Lưu Tương sáng long lanh bầu dục chập chờn, dường như dùng thủ đoạn đặc thù để chứa đựng.

Trước mặt một vài tiên nhân trưng bày một chút sinh linh tộc quần yếu kém.

Ví dụ như hổ báo thích ăn heo đề.

Lại có tiên nhân nghỉ là ăn chay, trên ghế trưng bày cỏ cây tỉnh yêu.

Trước mặt đủ loại tiên nhân như Côn Bằng thì là đủ loại thiên tài địa bảo tỏa ra ánh sáng lung linh, linh cơ tràn trề; trong chén Linh Quáng tiên nhân lại là lít nha lít nhít linh ngọc, huyền thiết.

Còn có một bộ phận tiên, trong bàn chất đống một chồng nhân tộc...

"Trì Yểu": "Thiệp" và ba tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp hành động với bọn họ đều ở trong đó.

Chỉ có điều, mặc dù bọn họ còn sống nhưng đều chìm nổi trong chén canh to lớn, đã mất đi tri giác, bất tỉnh nhân sự.

Rất nhiều cỏ cây là vật kịch độc với nhân tộc lại ném ngổn ngang lộn xộn ở bên cạnh bọn họ, không ngừng ăn mòn nhục thể của bọn họ.

"Khỏ khè... Khò khè... Két... Két..."

Thấy món ngon ở trước mặt, có mấy tên tiên nhân đã cầm thìa, bắt đầu nho nhỏ nếm thử một miếng.

Uống trước mấy ngụm canh, sau đó múc nhân tộc ở bên trong nhét vào trong miệng.

Tiếng huyết nhục và xương cốt bị nhai nát lập tức vang lên.

"Món ngon!"

Mấy tên tiên nhân này đều nhao nhao gật đầu: "Đúng là đầu bếp có thể hầu hạ Ly La tiên tôn, tay nghề rất không tệ!"

"Nguyên liệu nấu ăn cũng tốt, rất mới mẻ, cảm giác có tính bền dẻo, linh cơ dồi dào!"

"Ha ha, khẩu vị chư thiên vạn tộc cao thấp không đều, tay chân gì đó, món ngon gì đó, cũng chỉ có đến chỗ Tiên Tôn, mọi người mới có thể thỏa thích hưởng thụ một chút..."

"U Minh vong giả này khí tức tỉnh khiết, âm khí mười phần, rất thuần túy!"

"Mảnh vụn linh ngọc cực phẩm, tốt tốt tốt, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cách làm như thế...

Dưới tay mười tên Kim Ô, Bùi Lăng nhìn tình cảnh này, sắc mặt lập tức nặng nề.

Lúc ấy Đan Hi từng nói, có rất nhiều nhân tộc sẽ tham gia lần tiên hội này... Đúng là rất nhiều!

Bưng một ly linh tửu lên nhàn nhạt uống một hớp: "Ly La" tiên tôn phía trên thềm son nhìn chúng tiên, đột nhiên lạnh lẽo cứng rắn mở miệng: "Lần tiên hội này, chuyện thứ nhất là tung tích thiên kiếp!"

Hồng hoang.

Bóng đêm mênh mông, huyết nguyệt giữa trời, hắt vẫy đỏ hồng.

Dây leo đông đúc như cây sắn dây tham lam mút vào Đế Lưu Tương, nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ thôn xóm.

Trong từng tòa lô cốt thấp bé, lúc này một tòa cao nhất đóng chặt cửa ra vào, lưu lại đầy viện lạnh lẽo.

Lão giả áo gai ngồi xếp bằng ở chính đường, hắn ta hơi khép hai mắt, cơ bắp quanh người căng cứng từng khúc, dường như đang toàn lực cảm giác cái gì đó.

Bỗng nhiên, hắn ta mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy, đi đến trước Thủy tinh kính.

Hắn ta kết động mười ngón, đánh ra từng đạo pháp quyết phức tạp, thôi động nó.

Ngay sau đó, thuỷ tinh kính vốn không chiếu ra bất kỳ cảnh tượng gì, lập tức ánh sáng rực rỡ, có ngàn vạn hoa thải tràn ra.

Chẳng mấy chốc, trong gương xuất hiện một bóng dáng mơ hồ như bị thấm ướt, bóng dáng kia chỉ có thể nhìn ra là một bóng người đại khái, không thể phân biệt bất kỳ chi tiết, đặc thù, khí tức gì.

Lão giả áo gai giữ im lặng, khoanh tay đứng ở cạnh kính.

Giây lát sau, người trong kính hơi động đậy một chút như ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài kính, hắn ta mắt sắc yếu ớt, vô cùng âm u lạnh lẽo, một giọng nói cũng lạnh lẽo, khàn khàn truyền ra: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!"

Lão giả áo gai lập tức trầm giọng nói: "Lấy thiên chỉ phạt, tiếc gì kim giáp!"

Ám ngữ chính xác, lão giả áo gai tiếp tục nói: "Địa điểm Vạn tiên hội ở ngay gần Phù Tang"

"Nhưng nội dung cụ thể của Vạn tiên hội, còn cần chờ một chút."

Giọng nói khàn khàn âm u lạnh lẽo trong thuỷ tinh kính nhanh chóng nói: "Đã biết"

"Vừa có tin tức Vạn tiên hội, lập tức liên hệ."

Lão giả áo gai gật đầu: "Ta đã rõ!"

Giọng nói trong Thủy tinh kính lại nói tiếp: "Gần đây sẽ có một nhóm Đại Thừa mới vào từng thôn xóm."

"Các ngươi cần sớm chuẩn bị sắp xếp và tiếp nhận."

Lão giả áo gai đáp: "Tốt! Ta sẽ tiến hành sắp xếp."

"Không biết còn có gì phân phó?"

Giọng nói trong thuỷ tinh kính nói: "Số người thiếu rất nhiều"

"Nhanh chóng hộ tống đám người tiếp theo tới."

Lão giả áo gai gật đầu: "Vâng!"

Bóng người trong thuỷ tinh kính không nói gì nữa, ánh sáng ảm đạm từng chút một, mặt kính khôi phục như lúc ban đầu.

Chương 2770: Vạn tiên hội (6)

Lần liên lạc này đã kết thúc.

Trên mặt lão giả áo gai lập tức lộ ra vẻ vô cùng nghiêm nghị.

Lần này Đại Thừa được phái đi điều tra Vạn tiên hội, đều tập trung đến nơi cực đông.

Hiện tại đã xác định địa điểm Vạn tiên hội, nhưng nội dung cụ thể của Vạn tiên hội... Phải xem đến lúc đó có người có thể còn sống trở về hay không!

Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức quay người đi ra ngoài.

Hắn ta còn phải sắp xếp việc tiếp ứng Đại Thừa mới tới...

Hồng hoang.

Huyết nguyệt treo cao, máu tươi như ánh trăng trút xuống khắp mặt đất.

Rừng rậm lượn quanh, lấy Đế Lưu Tương tẩm bổ rừng rậm, nhanh chóng sinh trưởng rậm rạp.

Bộp, bộp, bộp...

Mọi tiếng động trộn lẫn tiếng xột xoạt, tiếng bước chân rất nhỏ nhanh chóng xuyên qua bóng cây trùng điệp.

Bước chân Tôn nhanh nhẹn, dừng chân im ắng như là một con báo khéo léo, dẫn theo ba người "Thùy Vũ" nhanh chóng di chuyển trong rừng.

Bốn người đằng sau cách cự ly rất dài, là Ngân Khương dẫn theo ba người "Tượng Tái" cảnh giác bước đi.

Khác với tối hôm qua, tối nay bọn họ đi rất thuận lợi.

Cho đến bây giờ, trên đường đi chưa từng gặp phải một vị Đọa Tiên nào.

Tốc độ nhanh hơn dự tính rất nhiều!

Lúc này, Tôn đi ở phía trước đột nhiên dừng bước.

Ba người "Thùy Vũ" dừng lại theo.

Ở phía sau xa xôi, Ngân Khương như có cảm giác, lập tức dừng bước, đưa tay.

Ba người "Tượng Tái" nhanh chóng dừng lại.

Dưới rừng, vẻ mặt Tôn đây đề phòng nhìn về phía trước.

Một bóng người che giấu cả người trong bóng tối lặng yên hiện ra, trong tay nhanh chóng kết động một loạt pháp quyết.

Tôn cũng lập tức trả lời bằng một bộ pháp quyết.

Chẳng mấy chốc đôi bên xác định thân phận của nhau.

Bầu không khí vốn giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng lập tức thả lỏng mấy phần.

Mấy bóng dáng đi ra từ bóng tối xung quanh.

Lại là một Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp cầm đầu, dẫn theo bảy tên Đại Thừa phổ thông.

"Tôn." Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đối diện rất dứt khoát hỏi: "Các ngươi làm nhiệm vụ gì?"

Tôn nói: "Vào U Minh, các ngươi thì sao?"

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đối diện nhẹ gật đầu: "Chúng ta cũng thế, cùng đi?"

Tôn nói: "Được!"

"Nhưng vì lý do an toàn, tốt nhất chúng ta cứ giữ một khoảng cách"

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đối diện gật đầu: "Được!"

Sau khi trao đổi đơn giản, đôi bên lập tức đạt thành nhất trí.

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp đối diện dẫn đội, dẫn đầu đi ở trước nhất.

Tôn dẫn theo ba người "Thùy Vũ" dừng lại tại chỗ một đoạn thời gian, xác nhận bọn họ đi xa, lúc này mới đuổi theo.

Ở phía sau, Ngân Khương cảm thấy Tôn tiếp tục đi tới, lại không phát ra tín hiệu nguy hiểm, lúc này mới ra hiệu ba người "Tượng Tái" có thể tiếp tục đi tới.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ không ngừng vang lên trong rừng, trong rừng cây rậm rạp ba đội nhân mã duy trì khoảng cách nhất định, nhanh chóng tiến về một phương hướng.

Lại đi một đoạn đường, đội tu sĩ đi phía trước nhất dừng bước.

Tôn, Ngân Khương từ xa cảm giác được, lập tức cũng dừng lại.

Chẳng mấy chốc, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, nhưng ba đội tu sĩ đã biến thành bốn đội tu sĩ.

Bốn đội ngũ tiếp tục đi tới, đi không bao lâu, đội ngũ lại dừng...

Có lẽ là càng ngày càng đến gần mục đích, tu sĩ các làng khác biệt bắt đầu tấp nập gặp nhau...

Theo đội ngũ lớn mạnh, tất cả tu sĩ đều ăn ý bắt đầu tăng thêm tốc độ.

Bóng cây trùng điệp lượn qua; từng dòng suối lóe lên liền biến mất; dãy núi nguy nga lập tức rơi lại sau lưng... Không biết qua bao lâu, tất cả đội ngũ đã dừng lại.

Ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" yên tĩnh đi theo sau lưng Ngân Khương chờ đợi.

Nhưng khác với trước đó, lần này đội ngũ chậm chạp không tiến lên.

Bóng đêm mênh mông, huyết nguyệt lâm ly.

Trong bóng tối vô biên, một loại yên tĩnh quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra.

Không biết đội ngũ phía trước nhất gặp cái gì, không tiến lên cũng không có bất kỳ tiếng động gì truyền đến.

Vẻ mặt "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" dân xuất hiện sự nghi ngờ, ngay lúc bọn họ muốn mở miệng hỏi thăm tình huống từ Ngân Khương, một giọng nói uy nghiêm hùng vĩ đột nhiên vang vọng toàn bộ màn đêm.

"Quỳ xuống!"

Vừa nói xong: "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" và Ngân Khương, còn có Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, toàn bộ nhân tộc trong tất cả đội ngũ đều chỉnh tề quỳ xuống.

Trong chốc lát, không có ai có thể phản kháng giọng nói này!

Không đợi tất cả mọi người phản ứng, giọng nói uy nghiêm hùng vĩ kia lại vang lên: "Tụng tên thật của ta, thăng quan tiến tước!"

Ngân Khương, Tôn cùng đám Đại Thừa tám mươi mốt kiếp lập tức lên tiếng: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Tiếng tụng đã rơi xuống, khí tức mấy Đại Thừa tám mươi mốt kiếp Ngân Khương, Tôn lập tức tăng vọt!

Trong chốc lát, đều bước vào hàng ngũ tiên nhân!

Nhìn thấy tình cảnh này: "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông"

đều giật mình!

Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phản ứng lại.

Là vị "Vương" kia!

Lúc này, những người không phải Đại Thừa tám mươi mốt kiếp cũng nhao nhao hô theo: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Tiếng nói vừa ra, dưới rừng rậm có khí thế ầm vang, bỗng nhiên bộc phát.

Chương 2771: Người làm trái thiên cương, chết!

Giống như lũ quét chợt trút ra, tầng tầng lớp lớp rừng rậm rì rào, phi cầm tẩu thú, ai cũng lạnh run.

Những Đại Thừa nhân tộc phổ thông này tu vi tăng mạnh, trong chớp mắt đã hóa thành cao xa mờ mịt, cũng bước vào cảnh giới tiên nhân!

Ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" kịp phản ứng, lúc này không do dự chút nào cũng nói theo: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Tiếng tụng đã ra, bọn họ lập tức cảm thấy trong nơi tối tăm có một luồng uy năng cường đại treo cao trên đỉnh như quyền hành, như dây cương, như mũ miện, uy nghiêm nặng nề, quang minh đường hoàng, như trời hạn gặp mưa rào, vấy xuống nhục thân thần hồn của bọn họ.

Chỉ một thoáng, tu vi ba người nhanh chóng tăng trưởng, đạo thể, hồn phách lập tức tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu, thoáng cái lột xác.

Dường như lập tức phá kén thành bướm, khí tức của bọn họ lập tức trở nên vô cùng hoàn mỹ, mỗi một hành động không chút tỳ vết nào, lại là bước vào cảnh giới "Tiên"!

Thành tiên!

Trong lòng "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" vô cùng rung động.

Lần này bọn họ vào ván cờ phù sinh cũng vì thành tiên.

Hiện tại chỉ là thời gian của một câu nói, đã trực tiếp hóa phàm thành tiên?

Đây là tu vi tăng lên tạm thời?

Hay là...

Ngay lúc cảm xúc tám người chập trùng, giọng nói uy nghiêm hùng vĩ này lại vang lên: "Thăng đài điểm tướng,"

"Phân chia ban thưởng chân hỏa!"

Nói sao làm vậy, chỗ không có nhân tộc ở phía dưới lập tức dâng lên ánh sáng vàng cuồn cuộn, vọt lên từ trong rừng rậm.

Ánh vàng huy hoàng hóa thành giáp trụ tươi sáng, bao trùm toàn thân.

Cảm giác hừng hực còn hơn Đại Nhật chân hỏa dâng lên từ dưới giáp trụ, sóng lạnh cuồn cuộn, làm vạn khoảnh cây rừng hóa thành tro bụi, phiêu tán trời cao, bay lả tả như tuyết trắng.

Trong tuyết lớn cuồn cuộn, từng bóng dáng nhân tộc đứng thẳng như rừng, chân hỏa cuồn cuộn, tiên lực sôi trào làm khí tức của bọn họ lại tăng vọt!

"Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" cố hết sức nhìn ra chỗ xa, ánh mắt xuyên qua từng tầng tuyết trắng, lại chỉ nhìn vào một mảnh hư không thâm thúy, ánh trăng đỏ hồng hắt vẫy, chỉ có bóng đêm mênh mông.

Tiếng nói uy nghiêm hùng vĩ lại vang lên: "Bình thân"

"Vào U Minh!"

Hồng hoang.

Vạn tiên hội.

Chính điện tiên cung, cẩm tú thành đống, châu ngọc cả sảnh đường.

Lúc chúng tiên tụ tập, khí tức mờ mịt cao thâm tản khắp cả điện, ánh sáng thụy khí nhiều vô số kể.

Bùi Lăng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế ngồi gần bên trên, bên phải hắn là "Hi Ngao" vẻ mặt tự nhiên, khóe miệng khẽ nhếch, váy màu mực uốn lượn như mây, sừng thú đen nhánh lóe ra mũi nhọn âm u nóng bỏng; phía bên trái hắn là Đan Hi tóc vàng, mắt vàng, áo bào vàng, sau tai lông vũ vàng ròng chiếu sáng rạng rỡ như là mặt trời.

Bùi Lăng không nói một lời, sắc mặt vô cùng cứng ngắc.

"Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa" đều đứng sau lưng hắn, bỡi vì không thể quan sát, thần niệm cũng không thể triển khai, đến bây giờ bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vì vậy, vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không sốt ruột như Bùi Lăng.

"Lần tiên hội này, chuyện thứ nhất là vị trí thiên kiếp!"

Vừa nói xong, vẻ mặt tất cả tiên nhân đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

Lần tiên hội này, quả nhiên là vì chuyện này!

Nghe vậy, Bùi Lăng lại ngẩn ngơ, vị trí thiên kiếp?

Trong đoạn năm tháng này, thiên kiếp biến mất?

Hắn nhanh chóng kịp phản ứng, trước đó hắn từng dùng môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] với "Hi Ngao", nhưng hiệu quả thi triển ra chỉ có kiếp vân hội tụ, không có kiếp lôi!

Lúc đó, Bùi Lăng còn tưởng "Hi Ngao" đã không thể độ kiếp, hoặc là trong năm tháng quá khứ, môn tiên thuật kia không chứa đựng kiếp lôi...

Không ngờ không phải "Hi Ngao" không thể độ kiếp, cũng không phải tiên thuật của hắn xảy ra vấn đề, mà là thiên kiếp mất tích! ?

Lúc này: "Ly La" tiên tôn tiếng nói âm vang, lại nói: "Tìm về thiên kiếp là nhiệm vụ khi chúng ta hạ giới."

"Hiện tại, nhiệm vụ này đã kéo dài quá lâu."

"Không biết trong khoảng thời gian này, các ngươi có tin tức gì liên quan tới thiên kiếp?"

Nói xong, đôi mắt Tiên Tôn nhìn về phía rất nhiều tiên nhân.

Chúng tiên đều im lặng, thiên kiếp biến mất, việc này liên quan trọng đại.

Nếu có thể phát hiện dấu vết để lại, tất nhiên đã sớm báo cáo.

Sở dĩ hiện tại không báo cáo, là vì không tìm được bất kỳ tin tức có giá trị gì.

Chờ giây lát, không thấy có tiên nhân đáp lại: "Ly La" tiên tôn bình tĩnh lại nói: "Không cần mười phần chắc chín, cho dù tin tức liên quan còn chưa chứng thực, cũng có thể lấy ra nghiên cứu thảo luận một hai."

Thấy "Ly La" tiên tôn lần thứ hai lên tiếng, ngay sau đó mười tên Kim Ô trên thêm son trao đổi ánh mắt, một tên Kim Ô trong đó mở miệng nói: "Tộc ta mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì dừng:

"Lúc ban ngày, phương thiên địa này chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu vết thiên kiếp gì."

"Cho đến tận nay, tộc ta còn chưa phát hiện bất kỳ manh mối gì có liên quan với thiên kiếp."

"Thế nhưng, thiên kiếp mất tích liên quan trọng đại:

"Tộc ta nguyện cống hiến sức lực vì vạn tộc, gánh vác nhiệm vụ này.

"Chỉ cần kéo dài ban ngày, mỗi một canh giờ cho phép một vòng mặt trời dâng lên."

"Như thế, khắp thiên hạ đều bị tộc ta tuần sát."

Chương 2772: Người làm trái thiên cương, chết! (2)

"Một khi có tung tích thiên kiếp, có thể lập tức biết được..."

Vừa mới nói xong: "Ly La" tiên tôn chưa đáp lại, Long Nữ "Yểm Du" đã giận dữ nói: "Mỗi một canh giờ có một vòng mặt trời dâng lên, đây không phải là ban ngày kéo dài, mà tất cả đều là ban ngày!"

"Cứ vậy, Thủy tộc trong thiên hạ nên sống sót như thế nào?"

"Chẳng lẽ tất cả Thủy tộc chỉ có thể tiến vào giới thiên kéo dài hơi tàn, từ đây xoá tên trên mặt đất bao la?"

"Hiện tại ban ngày, mười mặt trời đã ra, vạn vật thành tro."

"Cho dù có manh mối gì, đối mặt với Đại Nhật chân hỏa cũng hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì!"

Nàng chuyển sang bên thềm son: "Cho nên, ban ngày không thể kéo dài, nên rút ngắn!"

"Về phần tìm kiếm thiên kiếp, tộc ta cũng có thể gánh vác!"

"Chỉ cần khắp thiên hạ, ngày ngày mưa xuống, tuần hoàn không thôi, làm biển cả tăng vọt, bao trùm tất cả, đến lúc đó Thủy tộc tới lui tự nhiên, chỉ cần xuất hiện thiên kiếp, chắc chắn tộc ta có thể lập tức phát hiện!"

Nghe vậy, tiên nhân cầm đầu Cửu Vĩ Hồ tộc cười nhạt một tiếng, vẻ ngoài hắn ta vô cùng anh tuấn, lúc cong môi mị hoặc chúng sinh, giọng điệu nhu hòa nói: "Ngày ngày mưa xuống, chẳng phải toàn bộ phương thiên địa này đều hóa thành một mảnh trạch quốc?"

"Vậy những tộc quần nghi lại trong núi rừng như chúng ta phải sinh tồn như thế nào?"

"So sánh ra, tộc ta đồng ý với đề nghị của bộ tộc Kim Ô!"

Kim Ô tộc lập tức cảm thấy hài lòng, một tên Kim Ô hóa thành dáng vẻ nam tử lập tức gật đầu: "Không sai!"

"Biển cả tăng vọt, khắp nơi đều là trạch quốc, không biết sẽ che giấu bao nhiêu manh mối và bí mật."

"Tiểu bối nói khoác không biết ngượng, căn bản là đang hung hăng càn quấy."

"Nhiệm vụ lần này, vẫn nên giao cho tộc ta là thỏa đáng nhất!"

Thấy thế: "Yểm Du" nhíu mày lại, đang định tiếp tục phản bác, cách đó không xa một bóng dáng như ám ảnh, khí tức âm u lạnh lẽo thâm thúy, phát ra một tiếng nói sâu kín: "Cho dù trong thiên hạ đều là ban ngày."

"Nhưng thiên địa rộng lớn luôn có một vài chỗ đêm ngày âm u, cho dù là Đại Nhật chân hỏa cũng không thể chiếu khắp"

"Hơn nữa, bộ tộc Kim Ô số lượng thưa thớt, so sánh với đại tộc, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay."

"Sao có năng lực giám sát toàn bộ thiên hạ?"

"Yểu Du công chúa đề nghị không sai"

"Chỉ có ngày ngày mưa xuống, lũ lụt cuồn cuộn bao phủ toàn bộ mặt đất, mới có thể làm chúng sinh chết đuối... Mới có thể bao phủ tất cả nơi không nhìn thấy."

"Như thế, mới có trợ giúp cho việc tìm kiếm thiên kiếp!"

"Tộc ta ủng hộ Yểu Du công chúa!"

Giao Nhân vương nữ "Thi Thấm" khẽ gật đầu, nhìn về phía ám ảnh kia: "Không sai!"

"Nơi lũ lụt đi qua, nằm trong sự chưởng khống của tộc quân chúng ta"

"Rõ ràng rành mạch như xem vân tay trên bàn tay."

"Căn bản không tồn tại bất kỳ tình huống hủy diệt dấu vết gì."

"Nhiệm vụ này, vẫn để chúng ta xử lý mới là thích hợp nhất"

Nghe đến đó, tên tiên nhân vẻ ngoài diễm lệ, đầu móc dây leo, tóc khoác lên vai, váy thân leo lắc đầu, nói: "Mặc dù các ngươi chấp chưởng nước, nhưng số lượng hậu tự thuần huyết cũng thưa thớt."

"Cái gọi là Thủy tộc vàng thau lẫn lộn, thực lực cách xa nhau"

"Dù tất cả biến thành trạch quốc, Thủy tộc khắp nơi cũng chỉ là phô trương thanh thế, như mò kim đáy biển, căn bản không làm được việc gì."

"Tộc ta ủng hộ Kim Ô tộc, lúc ban ngày vạn vật hôi phi yên diệt, lộ ra căn nguyên của mặt đất"

"Tình huống như vậy tiếp tục một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có phát hiện."

Cách đó không xa, Côn Bằng tộc cười lạnh một tiếng, nói: "Có lẽ?"

"Nói cách khác, các ngươi cũng chỉ ba hoa chích choè, không thể đảm bảo?"

"Đã vậy, còn không bằng ủng hộ Yểu Du công chúa"

"Ít nhất công chúa tỏ rõ thái độ, nguyện ý điều động rất nhiều Thủy tộc điều tra từng chỗ, dù sao cũng tốt hơn Kim Ô cả ngày tùy tiện chơi đùa tìm niềm vui, không tập trung"

"Không ổn" Nghe lời này, một bóng dáng to lớn như huyền thiết tạo thành chậm rãi cúi đầu, trong cổ hắn ta lập tức phát ra tiếng "răng rắc": "răng rắc", đôi mắt ngưng tụ từ Hắc Diệu thạch chiếu rọi dáng vẻ Côn Bằng, ồm ồm nói: "Trong Thủy tộc, phần lớn sinh ra ngu ngốc, không có tác dụng lớn."

"Tuy Kim Ô ít nhưng sinh ra cường đại."

"Việc thiên kiếp liên quan trọng đại, căn bản không phải những sâu kiến kia có thể tham dự"

"Tộc ta ủng hộ Kim Ô!"

"Kim Ô cả ngày bay lượn trời cao nhưng cũng không thu hoạch được gì, có lẽ căn bản không đặt việc này ở trong lòng; hoặc là đồ có hư danh, cũng không có tác dụng lớn... Tộc ta ủng hộ Yếu Du công chúa!"

"Những sinh linh Thủy Tinh cung kia tự xưng là cường đại, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cũng không đủ để gửi gắm việc lớn... Tộc ta chọn Kim Ô!"

"Đề nghị của Kim Ô chỉ vì kéo dài ban ngày, căn bản không phải vì tìm kiếm thiên kiếp..."

"A a a... Lời nói vừa rồi của Yểu Du công chúa, chẳng lẽ không phải vì biến toàn bộ mặt đất thành trạch quốc?"

"Mặc kệ nói thế nào, hậu tự tộc ta đều sinh trưởng trong núi rừng, mặt đất hóa trạch quốc là không được! Tộc ta đứng về phía Kim Ô!"

"Vì tư lợi! Hậu tự tộc ta rời khỏi nước thì không thể sống sót, ban ngày mười mặt trời đều mọc, con cháu tiêu vong lấy trăm tỉ tỉ mà tính toán... Tộc ta và Yểu Du công chúa đứng chung một chỗ!"

Chương 2773: Người làm trái thiên cương, chết! (3)

Trong chốc lát, toàn bộ tiên hội như chợ búa phàm tục bắt đầu ồn ào.

Đông đảo tiên nhân nhao nhao thành một đoàn, ủng hộ Kim Ô, ủng hộ Long tộc, Tiên cung lớn như vậy hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, các tiên nhân tiên lực bành trướng như muốn ra tay ngay tại chỗ.

Thấy chúng tiên căn bản không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến thiên kiếp: "Ly La" tiên tôn nhướn mày, lập tức quát lạnh: "Yên tính!"

Đám tiên lập tức im lặng, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Toàn bộ Tiên cung lập tức yên tĩnh.

Kim Ô tộc và Long tộc cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn nhau đều tràn ngập sát ý.

Nhìn tình cảnh giương cung bạt kiếm này, Bùi Lăng lập tức biết thiên kiếp đã thất lạc trong mảnh hồng hoang này!

Hơn nữa, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều tiên nhân như thế đến hồng hoang!

Lúc này: "Ly La" tiên tôn lạnh lùng mở miệng: "Âm dương là thiên địa chi đạo, vạn vật bởi vậy mà sinh."

"Một âm một dương mới gọi là đạo."

"Gia tăng ban ngày, có thể."

"Nhưng không thể tất cả đều là ban ngày!"

"Nhất định phải có đêm tối."

"Nếu không dương dài âm ngắn, thiên địa nhất định mất cân bằng, vạn vật chôn vùi, dùng cái gì gánh chịu đại đạo?"

Nói xong, lại chuyển sang Long tộc: "Có thể ngày ngày mưa xuống"

"Nhưng không thể mưa xuống khắp thiên hạ"

"Các ngươi chấp chưởng chúng nước, cần biết nước tốt cho vạn vật mà lại tranh."

"Tiến hành biến tất cả mặt đất thành trạch quốc quá bá đạo!"

"Không hợp với đại đạo!"

"Ly La" tiên tôn thu lại tầm mắt, quan sát chúng tiên, tiếng nói lạnh lùng: "Nhưng điều kiện tiên quyết của hai chuyện này là tìm được vị trí thiên kiếp."

"Nếu kéo dài ban ngày, ngày ngày mưa xuống vẫn không thể tìm được chỗ thiên kiếp, đó là hai tộc các ngươi lấy công mưu tư, làm hỏng việc lớn, nên phạt!"

Nói xong, Tiên Tôn liếc nhìn Kim Ô tộc và Long tộc, nói: "Hai tộc các ngươi có bằng lòng tiếp nhận?"

Người cầm đầu trong mười tên Kim Ô lập tức đáp: "Tộc ta bằng lòng"

"Yểu Du" cũng gật đầu: "Tộc ta tiếp nhận!"

"Ly La" tiên tôn khẽ gật đầu, coi như đã sắp xếp việc thiên kiếp xong xuôi.

Sau đó...

Suy nghĩ hơi đổi, Tiên Tôn lập tức nói: "Chuyện thứ hai..."

"Mặc dù chúng tiên đến từ từng giới thiên, giữa giới thiên có khác biệt nhất định, nhưng đại cương thiên điều là trật tự Thiên Đạo, chư thiên vạn giới đều phải tuân thủ."

"Lần này nhận mệnh hạ giới là vì tìm kiếm thiên kiếp, chứ không phải vui đùa"

"Các ngươi đều hiểu rõ?"

Chúng tiên lập tức nói: "Hiểu rõ!"

"Cẩn tuân khẩu dụ Tiên Tôn!"

Đợi đến khi Tiên cung lại yên tĩnh: "Ly La" tiên tôn đưa tay một chiêu, trong tay lập tức thêm ra một quyển trục vàng ròng.

Hắn ta bắt lấy quyển trục nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ một thoáng vạn đạo ánh sáng vàng bắn ra.

Từng hàng chữ triện huyết sắc theo ánh sáng vàng cuồn cuộn, lơ lửng trong hư không trên thềm son.

Hàng thứ nhất lại viết: "Tiên không giao tiếp cùng phàm!"

Trong chớp mắt hàng chữ triện này xuất hiện, gần như trên dưới cả người toàn bộ tiên nhân trong Tiên cung đều bắt đầu dâng lên huyết sắc như sương mù.

Long tộc "Yếu Du", Giao Nhân vương nữ "Thi Thấm", Giao Long nữ tiên "Hi", mười đầu Kim Ô Kim Ô tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc, Kỳ Chủng, Thắng Ngộ, Thỉ Ma, Thục Hồ...

Toàn bộ bị một tầng huyết tinh bao phủ.

Đồn yêu tộc, huyết khí ngút trời; Long Bá tộc, huyết khí ngút trời; Kỳ Tước tộc, huyết khí ngút trời...

Phía trên thềm son, sắc mặt "Ly La" tiên tôn trầm xuống, thật không ngờ lại có nhiều tiên nhân làm trái thiên cương như thết Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Kim Ô tộc và Long tộc, những huyết khí này mờ nhạt, vẫn còn bình thường...

Lần này chúng tiên hạ giới vì tìm kiếm vị trí thiên kiếp.

Rất nhiều tình huống nhất định phải tìm hiểu tin tức với sinh linh phương thế giới này, không thể tránh được có một chút huyết khí.

Nhưng những tiên nhân huyết khí ngút trời kia...

Nghĩ tới đây: "Ly La" tiên tôn lập tức nói: "Tiên không giao tiếp cùng phàm."

"Đồ ăn mà tiên nhân sử dụng, dù là bất kỳ chủng tộc nào, chỉ có thể là cống phẩm do người chưa thăng tiên của bản tộc hiến tế"

Nói đến chỗ này, Tiên Tôn nhìn về phía một tiên nhân Đồn tộc huyết khí ngút trời, lạnh giọng nói: "Ngươi lại tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới?"

Tên tiên nhân Đồn tộc đầu cá heo thân người kia trông hơi chất phác, hắn ta đứng dậy thi lễ một cái, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy còn có rất nhiều tiên nhân giống mình, lúc này cung kính đáp: "Bẩm Tiên Tôn, đúng!"

"Ly La" tiên tôn thản nhiên hỏi: "Có lý do không?"

Đồn tộc tiên nhân nói: "Bản tộc hiến quá ít cống phẩm, thỉnh thoảng muốn nếm thử tươi..."

Oanh!"

Tiên nhân Đồn tộc lập tức bị bóp thành một đoàn huyết vụ, âm vang bộc phát!

Ngay sau đó, ánh lửa vàng ròng bay lên không, huyết vụ bị cháy hết sạch, thoáng cái hôi phi yên diệt, tiên thể, tiên lực, thần hồn, mệnh cách... Tất cả mọi thứ của hắn ta hoàn toàn biến mất giữa thiên địa.

Toàn bộ Tiên cung lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua vị trí ban đầu của tiên nhân Đồn tộc.

Không đợi chúng tiên phản ứng: "Ly La" tiên tôn lại nhìn về phía một tiên nhân thân người đuôi hổ, tiếng nói bình thản: "Ngươi có tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Tên tiên nhân thân người đuôi hổ kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, cau mày nói: "Có..."

Vẻ mặt Tiên Tôn không thay đổi: "Có lý do không?"

Chương 27/4: Người làm trái thiên cương, chết! (4)

Tên tiên nhân thân người đuôi hổ kia lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói: "Tiểu tiên thấy tiên nhân khác đều làm như thế...

Oanh! !!

Huyết vụ xông lên đỉnh, như một cái pháo hoa to lớn đỏ hồng bắn ra từ trong bữa tiệc.

Ánh lửa vàng ròng lại xuất hiện, đốt diệt tất cả mọi thứ của hắn ta.

Trong điện quay về yên tĩnh: "Ly La" tiên tôn nhìn về phía một tiên nhân tai dài lợi trảo: "Ngươi có tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Tên tiên nhân kia đứng dậy, tiếng nói hơi run rẩy: "Có...

Tiên Tôn hỏi tiếp: "Có lý do không?"

Tên tiên nhân kia không do dự chút nào, lập tức hóa thân ánh sáng trắng, nhanh chóng chạy trốn ra bên ngoài Tiên cung.

Rõ ràng hắn ta đã thoát ra vạn dặm, cột đèn quanh mình nhanh chóng lui lại, khuôn mặt vô số tiên nhân hóa thành một mảnh kỳ quái, cửa điện nguy nga gần trong gang tấc, lại không thể chạm đến! Trong nháy mắt, phát hiện mình vẫn dừng lại trên ghế ngồi ban đầu, không di chuyển chút nào.

Oanh! !!

Lúc thoáng qua, cũng như hai tên tiên nhân trước đó, nổ tung thành pháo hoa, không còn sót lại chút gì trong ánh lửa vàng ròng.

Liên tục ba tên chính tiên vẫn lạc, cuối cùng chúng tiên trong Tiên cung đã phản ứng lại.

Lần tiên hội này của "Ly La" tiên tôn, tìm kiếm vị trí thiên kiếp chỉ là ngụy trang!

Mục đích thật sự của hắn ta là triệu tập chúng tiên lần hạ giới này, tra rõ đủ loại hành động trong khoảng thời gian này, chỉnh đốn kỷ cương!

Lúc này: "Ly La" tiên tôn nhìn về phía Long Bá tộc "Điếu Linh", hỏi: "Ngươi có tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

"Điếu Linh" lập tức trầm mặc, một hồi lâu sau mới nói: "Có."

Tiên Tôn lại hỏi: "Có lý do không?"

"Điếu Linh" nói: "Là vì cứu tên hậu bối chưa thăng tiên trong tộc...

Tiếng nói vừa dứt, [Vô Khi Cổ] lập tức vang lên một tiếng trống trầm trầm: Đông! !!

"Điếu Linh" thay đổi.

"Ly La" tiên tôn lạnh lẽo nói: "Ngươi không nói thật!"

Oanh! !!

Long Bá chính tiên to lớn lập tức chôn vùi, so với pháo hoa đỏ hồng vừa bay lả tả giữa không trung, đây như một trận mưa máu to lớn.

Thời gian ánh lửa vàng ròng thiêu đốt hơi dài, sắp đốt hắn ta sạch sẽ.

Bên cạnh chỗ ngồi trống, Long Bá Chiến Vương ngu ngơ ngay tại chỗ: "Điếu Linh" tiền bối chết!

"Ly La" tiên tôn lại nhìn về phía một tiên nhân mặc bào phục cẩm tú, đầu mọc cỏ cây, hai con ngươi là màu xanh lá thuần túy:

"Ngươi có tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Tên tiên nhân kia bình tĩnh nói: "Vâng"

Tiên Tôn nói: "Có lý do không?"

Tên tiên nhân kia nói: "Có!"

"Lúc ấy tiểu tiên đang điều tra việc thiên kiếp, là những sinh linh hạ giới kia sinh lòng ác ý, ra tay trước."

"Tiểu tiên không sai!"

Nghe vậy: "Ly La" tiên tôn chờ giây lát, không thấy [Vô Khi Cổ] có bất kỳ tiếng động gì, lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Vô tội!"

Tiếng nói vừa ra, huyết khí vô cùng ngút trời dày đặc quanh người tên tiên nhân kia lập tức tan thành mây khói, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ ban đầu của hắn ta.

"Ly La" tiên tôn lại nhìn về phía một vị tiên nhân: "Ngươi có tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Tên tiên nhân kia đầu thú thân người, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền độc lâu, nghe vậy đứng lên nói: "Có."

Tiên Tôn nói: "Có lý do không?"

Tên tiên nhân kia mồ hôi đầm đìa, mắt dọc kéo căng thành một sợi dây, lúng túng nói: "Không..."

Oanh! !!

Lại một đóa pháo hoa huyết sắc bắn tung toé...

Nhìn qua chúng tiên trong Tiên cung, từng người vì làm trái thiên cương, bị Tiên Tôn vung tay diệt sát gần như không còn, da đầu Bùi Lăng run lên, mồ hôi lạnh ứa ra.

Những tiên nhân này chỉ làm trái một đầu thiên cương, đã thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ.

Nếu những chuyện kia của hắn bị điều tra ra...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng tới gần bên tai Đan Hi, giọng nói rất nhỏ hỏi: "Đan Hi tiền bối, nếu chút nữa Tiên Tôn hỏi tiền bối..."

Đan Hi thản nhiên nói: "Với tiên chức của chúng ta, cho dù không cẩn thận tàn sát một chút sinh linh hạ giới, cũng là một vài sinh linh hạ giới kia không sớm tránh tốt, có liên quan gì với bọn ta?"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, tiên không giao tiếp cùng phàm.

Hắn không hỏi đối phương từng giết bao nhiêu sinh linh hạ giới, mà là hiện tại đối phương đang ngồi cùng với hắn...

Thế là, Bùi Lăng rất khẽ khàng nhắc nhở: "vãn bối chưa thành tiên...

Đan Hi khẽ giật mình, chợt khẽ cười nói: "Nếu là giữa tiên phàm, ngay cả nói chuyện cũng không được, vậy lần này bọn ta hạ giới còn điều tra vị trí thiên kiếp như thế nào?"

"Ly La tiên tôn công chính vô tư, từ trước đến nay thông cảm"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu được, hiện tại chúng tiên hạ giới đều đang tìm kiếm vị trí thiên kiếp.

Lúc khác thường, chỉ cần không làm quá đáng: "Ly La" tiên tôn sẽ không làm khó... Bây giờ xử trí những tiên nhân kia, chỉ sợ đã tàn sát rất nhiều sinh linh giới này!

Lúc này: "Ly La" tiên tôn lại nhìn về phía một tiên nhân thải y, nói: "Ngươi có tự mình ra tay, trắng trợn đồ sát sinh linh hạ giới hay không?"

Hồng hoang.

Sương mù ảm đạm, dày đặc như thực chất, tràn ngập xung quanh không vung đi được, tràn ngập tử ý nặng nề, dường như chỉ cần bất kỳ người sống gì chạm đến một chút, sẽ lập tức quy về vĩnh tịch.

Chương 2775: Người làm trái thiên cương, chết! (5)

Hoang vu, tĩnh mịch, rộng lớn... Âm u lạnh lẽo càn quét, chôn vùi vạn vật.

Không phân rõ trên dưới trái phải, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua.

Mảnh hư không này cái gì cũng không có, giống như hư vô.

Thần niệm nhô ra như vào vũng bùn, thoáng cái tan thành mây khói.

Đây là cấm khu với người sống!

Lúc này, từng nhân tộc khí tức mờ mịt thấp xa, trên dưới cả người đều mặc giáp trụ vàng ròng, phía trên giáp trụ chân hỏa nhảy nhót, đang rút lui về phía u ám thâm thúy xa xa.

Mỗi khi bước ra một bước đều có một loại cảm giác không ngừng hạ xuống lóe lên trong đầu.

Chỉ có đi theo chỉ dẫn ở phía trước nhất, từng bước một chui vào sâu trong hư vô...

Ngân Khương và "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" cũng ở trong đó, bốn người cũng rút lui theo đám đông.

Nơi này đã là U Minh giới vực!

"Bất Quy" lộ, không thể quay đầu!

Hiện tại tất cả nhân tộc đều lưng tựa "Chết", mặt hướng "Sinh", hội tụ thành dòng lũ như vàng ròng, xuất phát đến sâu trong U Minh.

Cứ đi tới, khí tức âm hàn càng thịnh, trong hư không xuất hiện sương tuyết màu xám đen, trên đỉnh đầu cũng có đoàn lớn bông tuyết màu xám đen bay lả tả xuống, rơi đến đầu vai đám người, hàn ý thấu xương.

Xung quanh ảm đạm, cũng không còn trống rỗng như trước đó, mà xuất hiện rất nhiều bóng ma mơ hồ.

Trông mờ ảo như tranh thuỷ mặc bị nước mưa thấm ướt, màu mực đan xen lâm ly đậm nhạt không đồng nhất, hắt vẫy trong u ám.

Lại như là ngoài đêm tối tràn đầy quái đản mơ ước không tốt, oán độc theo dõi người sống tiến lên.

Thời gian dần trôi qua, bên tai Ngân Khương vang lên một giọng nói nàng rất quen thuộc: "Ngân Khương, chúng ta cùng đi hái thuốc!

Cùng lúc đó: "Không Mông" cũng nghe thấy một giọng nói:

"Không Mông tiền bối, ta ở chỗ này!"

Bên tai "Tượng Tái" nghe được giọng "Hoài Phố": "Ngụy đạo các ngươi mua danh chuộc tiếng, đều có vẻ quang minh đường hoàng, lại là hạng người ích kỷ! Vì sao lúc ấy không cứu ta!"

Là "Ứng Thanh Quyệt"!

Sau mặt nạ vàng ròng, đám người vắng lặng im ắng, không có bất kỳ ai đáp lại.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn trong hư không, đám người trùng điệp tiếp tục rút lui về phía sau.

"Ô ô ô.."

"Ô,.

"Anh anh anh..."

"Anh..."

Trong hư không đột nhiên vang lên tiếng khóc, mới đầu nghẹn ngào khe khẽ, chẳng mấy chốc đã mãnh liệt đến từ bốn phương tám hướng, tiếng khóc vô cùng buồn bã, như có chuyện thương tâm nhất khắp thiên hạ, từng tiếng vỡ tim nát gan, khiến người ta rơi lệ.

Ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông" mặt không đổi sắc, bọn họ không biết việc "Khốc Quyệt", nhưng hiện tại đang ở U Minh, nơi đây quái đản, có rất nhiều chỗ cổ quái.

Ngân Khương không lên tiếng, đương nhiên bọn họ cũng không phát ra tiếng.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân không hề dừng lại, những nhân tộc khác đều như không nghe thấy, tiếp tục rút lui.

Trong đám người, một bóng dáng đặc biệt không giống bình thường.

Khí tức của hắn ta lại là Đại Thừa!

"Thùy Vũ" người khoác kim giáp, vẻ ngoài trông rất đặc biệt trong đông đảo nhân tộc, tu vi lại không có bất kỳ tăng trưởng gì.

Dưới mặt nạ, vẻ mặt hắn ta ngột ngạt.

Chắc vị vừa rồi cũng là Tiên Đế.

Nhưng vị Tiên Đế kia quá không nể mặt hắn ta!

Ỷ vào việc ở trong phương huyễn cảnh này có tu vi cao hơn hắn ta, lại cưỡng ép hắn ta quỳ xuống!

Lần này trở về thượng giới, nhất định phải tra rõ ràng rốt cuộc là Tiên Đế nào không hiểu chuyện, trêu đùa hắn ta như thết Đến lúc đó, chắc chắn hắn ta tự mình đến nhà, đòi một lời giải thích!

Đang nghĩ ngợi, tiếng khóc truyền vào trong tai: "Thùy Vũ" lập tức cảm thấy sự bi thương to lớn như hồng thủy cọ rửa, lập tức có ngàn vạn nỗi lòng xông lên đầu, vô số buồn khổ bao quanh.

Dường như giữa toàn bộ không còn chút niềm vui thú nào nữa, chỉ có bi thương khổ sở, chỗ nào cũng có, tàn phá trong lòng.

Trong chốc lát im lặng, mắt chua cổ họng nghẹn lại, hận không thể ôm đầu khóc rống một trận.

Hắn ta lập tức ổn định tâm thần, chân hỏa quanh người lay động một hồi lâu.

Vừa rồi Đại Thừa khác đều tụng khen tên vị vương kia, nhưng hắn ta khác với những tiên hạ đẳng khác, hắn ta cũng là Tiên Đế!

Tất nhiên không thể nào ở dưới ai.

Bởi vậy, vừa rồi hắn ta không nói một lời, hiện tại tu vi không có bất kỳ tăng trưởng gì, chỉ có thể dựa vào thân kim giáp này và chân hỏa trên giáp trụ chống cự U Minh ăn mòn.

Lúc này, bên tai hắn ta đột nhiên lại truyền đến một tiếng cười trộm.

"Hì hì... Hì hì ha ha..."

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Hắc hắc hắc hắc hắc..."

Đủ loại tiếng cười đột nhiên vang vọng hư không.

Một loại cảm xúc rất vui như lôi mộc đụng chạm vào tâm cảnh đám người.

Vô số việc vui sướng, vui vẻ, cao hứng ùn ùn kéo đến, lập tức hiện lên trong đầu bọn họ, thúc giục bọn họ lộ ra nét mặt tươi cười.

Chân hỏa trên kim giáp của "Thùy Vũ" càng thêm bấp bênh, như ngọn đèn đau khổ giãy giụa trong bão tố như muốn dập tắt.

Trong chốc lát hắn ta cảm thấy vô cùng cao hứng, hận không thể lập tức cất tiếng cười to.

Dường như lúc này, còn mừng rỡ hơn hắn ta lại lên vị trí Tiên Đế.

"Thùy Vũ" lui lại, dần bước chậm hơn.

Phát hiện trạng thái của hắn ta không đúng, Tôn lùi lại đi sau lưng hắn ta, lập tức mở miệng: "Tụng niệm tên vương, nhanh!"

Chương 27/6: Ba quy tắc thiên cương

Giọng nói này như lôi đình cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, ầm vang nổ tung bên tai "Thùy Vũ".

"Thùy Vũ" đột nhiên chấn động, lập tức tỉnh táo, lại không dự định tụng niệm tên vương, lúc này thuận miệng nói: "Phải có chân hỏa!"

Tiếng nói vừa ra, ánh lửa vàng ròng ở kim giáp trên người hắn ta âm vang vọt lên, cháy hừng hực, khiến toàn bộ như một ngọn đuốc to lớn.

Ngay sau đó: "Thùy Vũ" tiếng nói kiên định, lại nói: "Ta có tiên tâm vững vàng, ta có lý lẽ không khóc, ta có khuôn mặt không cười!"

Tiếng nói đã rơi, đạo tâm của hắn ta lập tức vũng như bàn thạch, vô cùng kiên định.

Trong chốc lát, tiếng khóc, tiếng cười vẫn ồn ào, lại đã mất đi tác dụng với hắn ta.

Nhưng ngay lúc này, một cánh tay tinh tế tái nhợt đặt lên vai hắn ta.

Cánh tay vô cùng lạnh lẽo như huyền băng vạn năm...

Bốn người Ngân Khương: "Tượng Tái": "Cô Miều": "Không Mông"

bỏ qua rất nhiều tiếng khóc tiếng cười, từ từ đi theo đám người.

Đột nhiên, một giọng nói rất quen thuộc vang vọng bên tai bốn người: "Vừa rồi ta chưa từng tụng niệm tên vương, tu vi vẫn là Đại Thừa."

"Nếu hiện tại tụng niệm tên vương, có thể thành tiên không?"

"Thùy Vũ"?

"Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" đều khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng.

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang xưa nay đã như vậy!

Chắc hẳn, nếu vị "Vương" kia không lấy uy áp cưỡng chế mọi người quỳ xuống: "Thùy Vũ" chắc chắn ngay cả quỳ cũng không quỳ!

Chứ đừng nói đến, để đối phương quỳ tụng tên vương...

Không trở thành tiên nhân, lấy tu vi Đại Thừa kỳ đi đến nơi đây, chắc sắp không chịu được nữa.

Thế nhưng, cái này hơi kỳ quái, lấy tính cách tu sĩ Vô Thủy sơn trang, dù thật sự không nhịn được, chắc cũng không thỏa hiệp mới đúng...

Lúc này, giọng "Thùy Vũ" lại vang lên: "Là Tôn để ta tụng niệm tên vương."

"Tôn nói đúng không?"

"Vừa rồi bốn người các ngươi tụng niệm tên vương, là cảm giác gì?

Hồng hoang.

Vạn tiên hội.

Trong tiên cung vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục.

Rất nhiều tiên cầm nghi lại phía trên cột đèn, miệng ngậm chân hỏa chiếu khắp cả tòa đại điện.

Dưới đèn, trong chậu vàng bát ngọc hoặc linh cơ dạt dào, hoặc huyết khí cuồn cuộn, hoặc âm u lạnh lẽo tĩnh mịch... Một phần tiên thiện được xào nấu tỉ mỉ hầu hết đều không động đến.

Trong bình rượu chén nhỏ quỳnh tương ngọc dịch dập dờn như hổ phách, tản ra mùi thơm cực kỳ mê người.

Dưới điện cự đỉnh nguy nga đứng sừng sững, trong đỉnh có linh hương cháy hừng hực, khói mù lượn lờ, hương khí tràn trề thấm vào tiên thể.

Ánh lửa huy hoàng soi sáng ra từng khuôn mặt nghiêm nghị, tất cả tiên nhân đều câm như hến lại không có tâm trạng nhấm nháp món ngon được làm ra từ nhà bếp của Tiên Tôn.

ở gần vị trí trên đầu, Bùi Lăng cũng giống chúng tiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám lên tiếng chút nào.

Vị "Ly La" tiên tôn kia đã xử trí trên trăm tiên nhân!

Trong quá trình này, cũng có tiên nhân có lý do chính đáng được đặc xá, trốn được một kiếp, nhưng đây chỉ là một bộ phận cực kỳ ít ỏi.

Cứ tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến bên Long tộc, điều tra đến bên Kim Ô, điều tra đến trên đầu hắn...

Hiện tại muốn chạy trốn đã là chuyện không thể nào, đã có tiên nhân xúc phạm thiên cương sử dụng đủ loại thủ đoạn thử bỏ chạy, nhưng không có ai không bị bắt lại, chết thảm ngay tại chỗ.

Mặc dù bây giờ Bùi Lăng có lực lượng sân nhà, còn có một bộ hóa thân đã thành tiên nhưng đối mặt với vị Tiên Tôn sâu không lường được, khí tức như trời sao mênh mông vô ngần, hắn vẫn tự hiểu rõ... Dù mình mạnh hơn gấp mười, cũng không phản kháng được vị Tiên Tôn kia!

Sự chênh lệch cảnh giới của đôi bên xa không thể chạm!

Ở trong mắt đối phương, tất cả tiên nhân nơi này bao gồm cả hắn, không khác gì tùy ý bóp chết một con kiến trong chốn phàm trần!

Muốn sống, tốt nhất tìm lý do chính đáng giống những tiên nhân sống sót kia...

Lúc này: "Ly La" tiên tôn đã thẩm vấn xong tất cả tiên nhân huyết khí ngút trời, hắn ta liếc nhìn những tiên nhân huyết khí mờ nhạt kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tiên nhân như tháp sắt, ngũ quan đều là linh nham biến thành, thản nhiên hỏi: "Ngươi có từng tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Tên tiên nhân nghỉ là biến ra từ khoáng thạch kia lập tức trả lời:

"Bẩm Tiên Tôn, từng giết nhưng số lượng không nhiều"

"Hơn nữa, đều là những sinh linh hạ giới kia ra tay trước"

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh [Vô Khi Cổ] không có bất kỳ phản ứng gì.

"Ly La" tiên tôn khẽ gật đầu, chợt nói: "Vô tội!"

Huyết khí trên người tên tiên nhân kia lập tức tan thành mây khói, cả người hắn ta lập tức nhẹ nhõm, như tháo xuống gánh nặng vạn quân.

"Ly La" tiên tôn lại nhìn về phía một tên tiên nhân áo trắng thắt lưng đen, đầu mọc bốn tai, hỏi: "Ngươi có từng tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Tiên nhân áo trắng bốn tai hơi cúi đầu, nói: "Bẩm Tiên Tôn, từng giết nhưng chỉ là số ít."

"Lúc điều tra vị trí thiên kiếp, từng có xung đột với mấy sinh linh hạ giới.

[Vô Khi Cổ] vẫn bất động, không phát ra tiếng động gì.

"Ly La" tiên tôn gật đầu: "Vô tội."

Tiên Tôn nói dứt lời, huyết khí mờ nhạt trên người tên tiên nhân kia lập tức như tuyết đọng gặp mặt trời, thoáng cái tiêu tán.

Chương 2777: Ba quy tắc thiên cương (2)

"Ly La" tiên tôn lại nhìn một vị tiên nhân phía dưới, hỏi: "Ngươi có từng tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

"Có, lúc điều tra thiên kiếp...

Khác với những tiên nhân huyết khí ngút trời kia, mặc dù tiên nhân huyết khí mờ nhạt cũng có ra tay với sinh linh hạ giới, nhưng rõ ràng số lượng sinh linh hạ giới chém giết rất ít ỏi.

Hơn nữa mỗi vị tiên nhân đều có lý do rất chính đáng.

Những tiên nhân này cũng được "Ly La" tiên tôn đặc xá.

"Vô tội!"

"Vô tội."

"Vô tội "

Theo từng tiếng tuyên án và đặc xá của Tiên Tôn, bầu không khí trong điện vốn căng thẳng như dây cung kéo căng, cuối cùng đã xuất hiện chút thả lỏng.

Chẳng mấy chốc: "Ly La" tiên tôn nhìn về phía "Hi Ngao" bên cạnh Bùi Lăng, tiếng nói bình thản: "Ngươi có từng tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

"Hi Ngao" bình tĩnh nói: "Lúc hành vân bố vũ từng tác động đến sinh linh hạ giới."

"Nhưng vậy cũng là tiên chức, là trật tự bình thường"

[Vô Khi Cổ] yên tĩnh đứng đó, không có tiếng vang nào.

"Ly La" tiên tôn hơi gật đầu, nói: "Vô tội."

Huyết khí quanh người "Hi Ngao" cũng tản đi theo tiếng nói.

Tiên Tôn quay đầu, trực tiếp lướt qua Bùi Lăng nhìn về phía Đan Hi, hỏi: "Ngươi có từng tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Trong đôi mắt vàng của Đan Hi đầy vẻ thản nhiên, nói: "Mặt trời mọc mặt trời lặn là thực hiện tiên chức bình thường."

"Sinh linh chết dưới chân hỏa của chúng ta đều là không né tránh từ trước."

"Việc này không liên quan đến chúng ta."

"Ta chưa từng chủ động giết sinh linh hạ giới."

[Vô Khi Cổ] yên lặng.

"Ly La" tiên tôn nói: "Vô tội!"

Chợt, Tiên Tôn nhìn về phía tên Kim Ô tiếp theo, hỏi: "Ngươi có từng tự mình ra tay, trắng trợn tàn sát sinh linh hạ giới hay không?"

Thấy "Ly La" tiên tôn căn bản không có ý hỏi mình, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, trong lòng cực kỳ vui mừng.

Lần này "Ly La" tiên tôn chỉnh đốn kỷ cương, là chỉnh đốn kỷ cương tiên nhân!

Hắn không phải tiên nhân, trong mắt "Ly La" tiên tôn, hắn chỉ là một tùy tùng do "Hi Ngao" hoặc là Đan Hi đưa tới mà thôi.

Thậm chí từ đầu tới đuôi, đối phương căn bản cũng không chú ý tới hắn!

Điều này... Cực kỳ tốt!

Rất không tệ!

Đường đường là Tiên Tôn, thân phận cỡ nào, tầm mắt nên nhìn xa trông rộng, mạnh như thác đổ, cao cao tại thượng... Chỉ là phàm nhân, tuyệt đối không thể làm nên chuyện!

Ừ... Hiện tại hắn không làm gì, chờ Vạn tiên hội kết thúc sẽ bỏ trốn!

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy: "Ly La" tiên tôn đã hỏi xong Long tộc và Kim Ô tộc.

"Tiên không tiếp cùng phàm"

Đầu thiên cương này đã hoàn thành loại bỏ toàn bộ!

Tất cả tiên nhân huyết khí mờ nhạt đều có đủ loại lý do chính đáng hợp tình hợp lý, cũng không có ý trắng trợn tàn sát sinh linh phàm tục, càng không có hành động trắng trợn tàn sát sinh linh phàm tục... Đối với bộ phận tiên này, Tiên Tôn đều xử lý khoan dung.

Lúc này: "Ly La" tiên tôn nhìn ánh sáng vàng ròng phía trên thềm son, trên quyển trục biến thành màn sáng to lớn kia lập tức gió nổi mây phun, huyết sắc rò rỉ lại hiện ra, nhanh chóng hóa thành một nhóm vân triện huyết sắc mới dưới đầu vân triện huyết sắc thứ nhất: "Thân ở tiên vị, không thể không làm tròn chức phận!"

Trong nháy mắt hàng vân triện này hiện ra, toàn bộ bên trong Tiên cung lại hiện ra điều khác thường.

Trên dưới cả người chúng tiên dâng lên hắc khí cuồn cuộn.

Đen nhánh tản khắp, cuồn cuộn như nước thủy triều, như là mây đen vô biên mãnh liệt dâng trào!

Kim Ô, Long tộc, Cửu Vĩ Hồ... Đủ loại đại tộc, hắc khí quanh người khá mờ nhạt chỉ như mây khói.

Nhưng ở gần cửa điện, tiên nhân tai dài mắt đỏ, tiên nhân tóc dài xăm mình, tiên nhân đầu thú thân người đuôi bọ cạp, tiên nhân tóc xanh váy rơm... Lại gần như từng người hắc khí ngút trời như thực chất, trong lúc lăn lộn như có vô số quỷ quái ẩn giấu trong đó, hình bóng lay động, tất cả khí tức mờ mịt cao xa của tiên nhân biến mất, chỉ còn lại âm u lạnh lẽo ảm đạm!

Trong hắc khí cuồn cuộn, khuôn mặt tất cả những tiên nhân này như không rõ ràng lắm.

Phía trên thềm son, sắc mặt "Ly La" tiên tôn đột nhiên nặng nề, tiên nhân làm trái đầu thiên cương này, một cái nhiều hơn một cái!

Liếc nhìn những tiên nhân hắc khí mờ nhạt kia, lần này chúng tiên hạ giới là vì điều tra vị trí thiên kiếp.

Ví dụ như vừa rồi Kim Ô tộc yêu cầu kéo dài ban ngày, Long tộc yêu cầu ngày ngày mưa xuống... Mặc dù đề nghị như thế có tình nghi mở rộng chức quyền phe mình, nhưng đều thông qua tiên chức tìm kiếm manh mối thiên kiếp.

Vào thời điểm đặc biệt, loại hành động này không tính là không làm tròn chức phận.

Nhưng tiên nhân khác...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển: "Ly La" tiên tôn mắt sáng như đuốc nhìn về phía tên tiên nhân tai dài mắt đỏ, cả người có hắc khí cuồn cuộn như cột khói, tiếng nói lạnh băng: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Tiên nhân tai dài mắt đỏ sợ vỡ mật, nơm nớp lo sợ nói: "Có..."

Sắc mặt Tiên Tôn không nhìn ra vui giận, thản nhiên nói tiếp: "Lý do là gì?"

Tên tiên nhân kia đứng dậy rời ghế, quỳ xuống bên cạnh kỷ án bái lạy, cẩn thận nói: "Bẩm Tiên Tôn, tiểu tiên phân cho hậu tự Đại Thừa kỳ bản tộc."

"Ngày sau những hậu tự kia chắc chắn có thể thành tiên..."

Chương 2778: Ba quy tắc thiên cương (3)

"Ly La" tiên tôn chưa nghe xong, đã lạnh lùng nói: "Không làm tròn chức phận, có tội!"

Phanh! !!

Tiếng nói vừa ra, cả người tên tiên nhân này lập tức bùng lên một ánh lửa vàng ròng, ánh lửa cuồn cuộn xông lên đỉnh, tiên nhân và hắc khí cuồn cuộn quanh người hắn ta đều đốt cháy sạch sẽ, chưa từng để lại chút vết tích nào!

Tiên Tôn tiếp tục nhìn về phía tên tiên nhân đầu thú thân người đuôi bọ cạp kia, tiếng nói lạnh lùng: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Cánh tay tiên nhân đầu thú đuôi bọ cạp rõ ràng run rẩy, sắc mặt thay đổi, cả người cứng đờ ngôi trên ghế, nghẹn lại giây lát, lúc này mới rất nhỏ giọng nói: "Tiểu tiên... Chỉ là tạm cấp cho hậu tự bản tộc..."

Trong giọng điệu "Ly La" tiên tôn không có bất kỳ gợn sóng gì, hỏi: "Vì sao phải cho mượn?"

Tiên nhân đầu thú đuôi bọ cạp ấp úng, trong chốc lát không nói ra lý do.

Tiên Tôn hờ hững nói: "Không làm tròn chức phận, có tội!"

Oanh! !!

Ánh sáng vàng ròng lại xuất hiện, tên tiên nhân này thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ!

"Ly La" tiên tôn lại về nhìn phía một tiên nhân mặc cẩm tú bào phục, đầu mọc cỏ cây, hai con ngươi là màu xanh lá thuần túy, vừa nãy tên tiên nhân này xúc phạm đầu thiên cương thứ nhất.

Chỉ có điều, hắn ta có lý do rất chính đáng, vì vậy được đặc xá.

Nhưng đầu thiên cương thứ hai này...

Tiên Tôn bình thản hỏi: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Trong chốc lát tiên nhân cẩm bào mắt xanh lục chìm vào im lặng, chốc lát sau có lẽ tự biết không lành, dứt khoát nói thẳng:

"Thiên kiếp biến mất, cảnh giới đình trệ!"

"Hiện tại, tất cả đại đạo đều suy yếu!"

"Chúng ta căn bản không có lựa chọn khác!"

"Chỉ có phân trật tự tiên chức cho các con cháu bản tộc chưởng quản"

"Để càng nhiều sinh linh bước vào đại đạo do chúng ta chưởng quản, mới có thể một lần nữa làm tiên chức lớn mạnh, đại đạo lớn mạnh!"

"Như thế, mới có thể ổn định tu vi và cảnh giới của chúng ta!"

Nói đến đây, tên tiên nhân này ngẩng đầu lên, dây leo xanh biếc như tóc dài khoác rủ xuống đầu vai, mắt hắn ta xanh lục sáng ngời, không lùi bước nhìn thẳng "Ly La" tiên tôn trên thêm son, lặng lẽ nói: "Cho dù Tiên Tôn tu vi cao thâm, xử trí chúng ta như bóp chết một con giun dế"

"Nhưng thiên kiếp đã mất tích quá lâu!"

"Dù chúng ta bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi, lại cũng phải cảm nhận bản thân suy yếu và hạ xuống từng chút một như sinh linh phàm tục, sao mà tàn nhẫn! Sao mà dày vò!"

"Lại không tìm được vị trí thiên kiếp, dù thiên cương treo cao, người cao cao tại thượng như Tiên Tôn tự mình ra tay, lần lượt diệt sát hết cũng sẽ có càng ngày càng nhiều tiên nhân giống ta!"

Nói xong, toàn bộ Tiên cung hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Nghe lời này, sắc mặt "Ly La" tiên tôn bình thản, thấy đối phương đã nói xong, lập tức tiếng nói âm vang: "Không làm tròn chức phận là không làm tròn chức phận."

"Người làm trái thiên cương, tội chết!"

Tiếng đã rơi xuống, ánh lửa vàng ròng bùng lên, cột lửa ngút trời, tiên nhân cẩm bào mắt xanh lục thân tử đạo tiêu, không còn sót lại chút gì.

Ánh mắt "Ly La" tiên tôn chuyển động, lại nhìn về phía một tiên nhân tóc dài xăm mình, trong mắt như giấu kín vô tận âm u lạnh lẽo: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Lúc này, thấy Tiên Tôn xử trí tiên nhân làm trái thiên cương không hề nương tay, Bùi Lăng không khỏi âm thầm gật đầu.

Nghe lời nói của tên tiên nhân cẩm y thêu bào, đầu mọc cỏ cây mắt xanh lục vừa rồi, đưa chức phận cho những sinh linh khác chưởng quản có thể khiến tu vi của người chấp chưởng đại đạo lớn mạnh.

Loại phương pháp này, chắc hình thức gần giống với làm "Bản nguyên" đại đạo lớn mạnh.

Sau khi trông coi một phần tiên chức, càng nhiều tán tiên nhậm chức trong đầu tiên chức này, phần tiên chức này cũng càng mạnh...

Bùi Lăng không biết hệ thống tu luyện của những ngoại tộc như yêu tộc, dị tộc, nhưng nhân tộc muốn nắm giữ pháp tắc nhất định phải đến Hợp Đạo kỳ, sau khi độ Hợp Đạo kiếp mới có thể dựa vào lực lượng thiên kiếp, biến "Pháp" lĩnh ngộ thành pháp tắc.

Nhưng trong phương thời không này, thiên kiếp biến mất, chúng sinh không thể độ.

Tu vi không thể tiến thêm, đương nhiên cũng không thể nắm giữ bất kỳ pháp tắc gì...

Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, đừng nói tán tiên, dù là sinh linh nắm giữ pháp tắc, chỉ sợ số lượng cũng là càng ngày càng ít.

Dưới trướng một phần tiên chức, tán tiên nhậm chức không thể gia tăng, thậm chí còn vì đủ loại tình huống mà giảm quân số.

Tiên chức tương ứng đại đạo sẽ bắt đầu suy yếu...

Đây cũng là nguyên nhân có nhiều tiên nhân làm trái thiên cương như thế...

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng không khỏi nghi ngờ.

Mặc dù hành động lần này làm trái thiên cương, nhưng cách làm của những tiên nhân kia cũng vì duy trì lực lượng đại đạo.

Hơn nữa, so sánh với đầu thiên cương thứ nhất, làm trái quy tắc thiên cương này cũng không tổn thương đến bất kỳ sinh linh hạ giới gì...

Lại không biết, vì sao "Ly La" tiên tôn không chịu đặc xá?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại tới gần Đan Hi, rất nhỏ giọng hỏi: "Đan Hi tiền bối, nếu... Thật sự càng ngày càng nhiều tiên nhân ban thưởng tiên chức... Sẽ xảy ra chuyện gì?"

Rất hiển nhiên, hậu quả làm trái thiên cương nghiêm trọng hơn tưởng tượng của hắn!

Chương 2719: Ba quy tắc thiên cương (4)

Hiện tại thái độ của Tiên Tôn cực kỳ kiên định, không có bất kỳ ý dàn xếp gì, rất có thể thiên cương thiên điều liên quan đến bí mật sau khi thành tiên!

Lúc này, nghe được Bùi Lăng đặt câu hỏi, Đan Hi không do dự, trực tiếp trả lời: "Tình huống tốt sẽ có rất nhiều tán tiên xuất hiện"

"Rất nhiều chính tiên cũng sẽ đọa hóa thành tán tiên"

"Tình huống xấu..."

"Thiên đạo sụp đổ!"

Thiên đạo sụp đổ?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng, Đan Hi nói tiếp: "Nhưng không cần lo lắng"

"Chỉ cần tìm về thiên kiếp, đây đều là việc nhỏ!"

"Hiện tại Tiên Tôn xử lý rất chính xác!

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn khẽ gật đầu, chắc chắn cuối cùng sẽ tìm về thiên kiếp.

Nếu không, năm tháng sáu đó, hắn độ kiếp như thế nào?

Chỉ là đại cương này quan trọng như vậy, hắn làm trái nhiều lần như thế, không biết sau khi thành tiên có ảnh hưởng không tốt gì không...

Oanh!"

Trong đại điện, ánh lửa vàng ròng lại sáng lên, đen xám lộn xộn tản ra giữa không trung, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của chúng tiên, thoáng cái đã không còn.

Lại một tiên nhân đầu cá đuôi rắn, đầu mọc tam giác, bị Tiên Tôn diệt sát tại chỗ!

"Ly La" tiên tôn tiếp tục nhìn về phía tiên nhân như mây mù ngưng tụ thành: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Tên tiên nhân kia lập tức "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Tiểu tiên có chỉ điểm cho một con cháu bản tộc, cầu Tiên Tôn tha mạng!"

"Tiểu tiên nguyện ý nhường ra tiên chức..."

Oanh!

Còn chưa nói hết lời, tên tiên nhân này đã bị ánh lửa vàng ròng hoàn toàn nuốt hết.

"Ly La" tiên tôn lại nhìn về phía một vị tiên nhân...

Giống với đầu thiên cương thứ nhất, Tiên Tôn hỏi tất cả tiên nhân ở trong Tiên cung.

Chẳng mấy chốc, đã kết thúc hỏi han những tiên nhân hắc khí ngút trời kia.

Điểm khác với đầu thiên cương thứ nhất là, lần này những tiên nhân hắc khí ngập trời kia đều bị tru diệt ngay tại chỗ, không có bất kỷ ngoại lệ gì.

Cho dù có số ít tiên nhân nói ra nguyên nhân khiến Bùi Lăng cảm thấy rất hợp lý, hoàn toàn đáng giá mở một mặt lưới, nhưng "Ly La" tiên tôn lại không nương tay chút nào.

Sau khi hỏi han tất cả tiên nhân hắc khí ngập trời, Tiên Tôn nhìn về phía một tiên nhân hắc khí mờ nhạt, hỏi: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Tên tiên nhân kia khẽ lắc đầu, nói: "Bẩm Tiên Tôn, tiểu tiên không ban thưởng tiên chức cho sinh linh hạ giới."

"Chỉ có điều, lúc điều tra vị trí thiên kiếp đã dùng tiên chức làm một vài việc vi phạm."

Tiếng nói đã rơi xuống, [Vô Khi Cổ] không có bất cứ tiếng động gì.

"Ly La" tiên tôn nhẹ gật đầu chợt nói: "Vô tội!"

Hắc khí mờ nhạt quanh người tên tiên nhân kia lập tức tản đi theo tiếng nói.

Cả người hắn ta thư giãn, dường như lập tức giải trừ một loại trói buộc nào đó.

"Ly La" tiên tôn lại nhìn về phía tiên nhân ngân bào tiếp theo, hắc khí trên người tên tiên nhân này cũng rất nhạt.

Tiên Tôn hỏi: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Tiên nhân ngân bào đứng dậy hành lễ, nói: "Bẩm Tiên Tôn, tiểu tiên giống "Nam Lai tiên hữu, chưa từng ban thưởng tiên chức, chỉ là lúc điều tra vị trí thiên kiếp có một chút vi phạm"

[Vô Khi Cổ] yên lặng.

Tiên Tôn gật đầu: "Vô tội."

Không bao lâu, lại một lần nữa hỏi đến "Hi Ngao"

"Ly La" tiên tôn tiếng nói bình thản: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

"Hi Ngao" thản nhiên nói: "Tiểu tiên không ban thưởng tiên chức cho bất kỳ sinh linh nào, cũng không lạm dụng tiên chức"

[Vô Khi Cổ] rất yên tĩnh, không phát ra tiếng vang gì.

Tiên Tôn nói: "Vô tội!"

Hắc khí trên người "Hi Ngao" lập tức tán đi.

Cũng giống vừa rồi, Tiên Tôn trực tiếp nhảy qua Bùi Lăng, ngay cả đôi mắt cũng không nhìn hắn chút nào, một sinh linh hạ giới ngay cả "tiên" cũng không phải, ngay cả tư cách làm trái thiên cương cũng không có, căn bản không đáng lãng phí miệng lưỡi.

"Ly La" tiên tôn trực tiếp nhìn về phía Đan Hi: "Ngươi có từng tự mình ban thưởng chức phận cho sinh linh hạ giới?"

Đan Hi nói: "Ta chưa từng ban thưởng tiên chức cho bất kỳ sinh linh gì"

"Ta cũng không nhớ có dùng tiên chức việc gì vượt giới hạn."

[Vô Khi Cổ] không có tiếng động.

Tiên Tôn lại gật đầu: "Vô tội!"

Hắc khí quanh người Đan Hi lập tức biến mất sạch sẽ, lại khôi phục vẻ quang minh đường hoàng, vàng ròng rạng rỡ.

Tiên Tôn lại nhìn phía tên Kim Ô tiếp theo...

Lại sau một lúc lâu, hắn ta đã hỏi xong tất cả tiên nhân.

Lúc này, trong đại điện như ruộng lúa sau bão tố, ghế trống thưa thớt như ngũ cốc đổ rạp, đông một cái tây một cái, khiến cho tiên nhân còn lại cũng như sẽ bị cơn gió mạnh điên cuồng tàn phá bất cứ lúc nào bất kỳ nơi nào, toàn bộ tình cảnh nhìn thấy mà giật mình.

Cảnh tượng đã thoáng đãng hơn chỗ ngồi đông đúc như vừa rồi.

Bởi vì số lượng tiên nhân làm trái đầu thiên cương thứ hai bị xử trí vượt xa số tiên nhân làm trái đầu thiên cương thứ nhất!

Dường như biết chuyện này còn chưa kết thúc, tất cả tiên nhân đều nhìn về phía ánh sáng vàng ròng cuồn cuộn phía trên thềm SON.

Cùng lúc đó, ánh mắt "Ly La" tiên tôn cũng rơi vào quyển trục biến thành màn sáng vàng ròng.

Chương 2780: Ba quy tắc thiên cương (5)

Màn sáng như sóng nước hơi động một chút, lập tức xuất hiện hàng huyết sắc thứ ba nói: "Tiên cơ không thể tiết lộ!"

Trong chốc lát, trên dưới cả người toàn bộ tiên nhân trong Tiên cung lập tức tràn ngập ra khí xám cuồn cuộn!

Kim Ô tộc, Long tộc, Cửu Vĩ Hồ, Côn Bằng... Mấy đại tộc ít ỏi, khí xám quanh người vẫn mỏng manh, còn tiên nhân khác phần lớn khí xám đều như thực chất, muốn xông lên trời không như cột điện!

"Ly La" tiên tôn lập tức nhướn mày, thiên kiếp mất tích, nhiều tiên nhân hạ giới như thế, hắn ta biết chắc sẽ có tiên nhân không chịu nổi nghèo khổ, sẽ nhân cơ hội sử dụng thủ đoạn, vụng trộm làm trái thiên cương.

Nhưng số lượng này nhiều lắm!

Tình huống này, dường như có lực lượng gì đó đang dẫn dụ chúng tiên sa đọa!

Lại tra xuống, chỉ sợ những đại tộc như Kim Ô tộc, Long tộc cũng bị cuốn vào trong đó!

Thế nhưng, hắn ta là "Ly La" tiên tôn!

Ở trước mặt hắn ta, chúng tiên bình đẳng.

Bất kỳ tiên nhân gì phạm sai lầm đều xử trí giống nhau!

Nghĩ tới đây, Ly La tiên tôn tập trung ý chí, sau đó nhìn về phía một tiên nhân khí xám ngút trời, đầu mọc xúc tu, thân kéo năm đuôi, hỏi: "Ngươi từng tiết lộ tiên cơ?"

Tên tiên nhân kia run rẩy nói: "Có..."

Tiên Tôn hỏi: "Có lý do không?"

Tên tiên nhân kia cúi đầu khóc không ra tiếng: "Tiên Tôn khai ân!

Thiên kiếp biến mất, con cháu bản tộc tiểu tiên muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể như thế..."

Vẻ mặt Tiên Tôn ảm đạm, nói: "Tiết lộ tiên cơ, có tội!"

Oanh! !

Ánh lửa vàng ròng đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn nuốt hết tên tiên nhân kia...

"Ly La" tiên tôn nhìn về phía một vị tiên nhân, tiếng nói lạnh nhạt: "Ngươi từng tiết lộ tiên cơ?"

Tên tiên nhân kia mồ hôi lạnh đầm đìa, nói: "Bẩm Tiên Tôn, có!"

Tiên Tôn hỏi: "Có lý do không?"

Tên tiên nhân kia cố tự bình tĩnh, nói: "Sau khi tiểu tiên hạ giới, đi khắp nơi không tìm thấy thiên kiếp, vì vậy mới nghĩ ra hạ sách này.

"Nếu tên con cháu bản tộc của tiểu tiên kia có thể trở về, tất nhiên sẽ mang theo manh mối thiên kiếp..."

Không đợi hắn ta nói cho hết lời, Tiên Tôn lạnh lùng quát: "Có tội!"

Oanh! !!

Tên tiên nhân kia không kịp phát ra một chữ, lập tức bị ánh lửa vàng ròng hoàn toàn chôn vùi.

Ánh mắt "Ly La" tiên tôn nhìn về phía một vị tiên nhân...

Nhìn tình cảnh chúng tiên câm như hến, trong lòng Bùi Lăng rất nghi ngờ.

Đầu thiên cương thứ nhất, thứ hai, có tiên nhân vi phạm lấy lý do ra ngoài tìm kiếm thiên kiếp đều được xử lý nhẹ.

Còn điều thiên cương thứ ba này, dù là vì tìm kiếm tung tích thiên kiếp, cũng không thể làm trái?

Bùi Lăng lại nhìn về phía Đan Hi, đang muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến Đan Hi tiền bối đối xử với mình rất tốt, chẳng may hỏi điều này lại làm hại đối phương thì làm sao bây giờ?

Thế là, hắn lặng lẽ tới gần "Hi Ngao, rất nhỏ giọng hỏi: "Hi Ngao tiền bối, cái gọi là tiên cơ này, là cái gì?"

Nghe vậy: "Hi Ngao" lập tức thay đổi sắc mặt, tiên cơ là cái gì?

Nếu nàng trả lời, chẳng phải trực tiếp làm trái thiên cương ngay trước mặt "Ly La" tiên tôn?

Làm sao bây giờ?

Rất rõ ràng, đầu óc nhân tộc này rất có vấn để!

Nếu trực tiếp từ chối, biết đâu hiện tại đối phương sẽ làm ra chuyện gì!

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ: "Hi Ngao" nghiến răng nghiến lợi nói: "Có liên quan với đánh cờ... Cái khác không thể nhiều lời!"

Đánh cờ?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, là Phù Sinh kỳ cục!

Hắn cũng thông qua Phù Sinh kỳ cục, từ tương lai đi tới đoạn năm tháng quá khứ này!

Hơn nữa trong đoạn năm tháng quá khứ này cũng có sinh linh có thể thông qua Phù Sinh kỳ cục, từ quá khứ đến tương lai!

Hắn, tu sĩ chín tông cùng tất cả Đại Thừa hậu thế đi vào quá khứ, mục đích là vì leo lên Kiến Mộc thành tiên, mà những sinh linh quá khứ đi đến tương lai, là vì tu vi không thể tiến thêm, đi tương lai độ thiên kiếp?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lập tức trả lời: "Đa tạ Hi Ngao tiền bối, ta đã biết."

Biết?

Sắc mặt "Hi Ngao" lập tức trắng bệch, nàng chỉ nói hai chữ "đánh cở" này, đối phương đã biết?

Cái này...

Xong đời!

Nàng vô tình tiết lộ thiên cơ!

Hơn nữa, còn là ngay trước mặt "Ly La" tiên tôn!

Sao mình lại xui xẻo như vậy? !

Lúc này: "Ly La" tiên tôn căn bản không để ý tới hai người, sau khi lại xử trí một tiên nhân làm trái thiên cương, tiếp theo nhìn về phía tên tiên nhân đầu thú thân người.

Tên tiên nhân này, hai gò má có đường vân như hổ báo, vàng ròng kiên đồng chiếu rọi chậu ngọc to lớn chồng chất đồ ăn như núi ở trước mặt.

Trong dây leo màu xanh thẫm trộn lẫn từng nhân tộc chiên qua dầu, còn trộn lẫn không ít cự mộc che trời đã cắt nát.

"Ly La" tiên tôn hỏi: "Ngươi từng tiết lộ tiên cơ?"

Tiên nhân mắt vàng vô cùng thẳng thừng nói: "Có!"

Tiên Tôn lại hỏi: "Có lý do không?"

Tiên nhân mắt vàng lạnh lùng nói: "Đúng là tiểu tiên xúc phạm thiên cương, không có lời nào để nói."

"Nhưng không phải thủ hạ của Tiên Tôn cũng như vậy?"

"Nếu Tiên Tôn muốn xử trí tiểu tiên, cũng xử trí cả phụ tá đắc lực của mình đi!"

Nghe vậy, về mặt "Ly La" tiên tôn bình thản, hỏi: "Thuộc hạ nào của bản tôn?"

"Phạm vào chuyện gì?"

Tiên nhân mắt vàng chỉ đồ ăn trước mặt, sau khi những nhân tộc này trải qua quá trình chế biến thức ăn, phần lớn đều là mình đầy thương tích, chỉ có điều nhân tộc trong chậu ngọc này có một bộ phận giữ lại một hơi.

Chương 2781: Ba quy tắc thiên cương (6)

Nhất là mấy tên nhân tộc phía trên cùng, cho dù lúc này vết thương chồng chất, trông vẫn có cảm giác hoàn mỹ không một tì vết.

Chính là "Không Mông" cùng một vài nhân tộc tám mươi mốt kiếp!

Tiên nhân mắt vàng chỉ vào đám người nói: "Những huyết thực này là ai phụ trách, người đó đã là làm trái thiên cương!

"Lấy thực lực tu vi của mấy tên huyết thực này, bất kỳ sinh linh hạ giới gì đều không có thực lực bắt được!"

"Căn bản không thể bị coi là cống phẩm, xuất hiện ở đây!"

"Có thể làm chúng nó thành đồ ăn đưa ra, tất nhiên có chính tiên ra tay!"

Vẻ mặt "Ly La" tiên tôn không có bất kỳ thay đổi nào, tất nhiên hắn ta nhìn ra được nội tình của mấy tên huyết thực kia.

Thế nhưng, lần này người phụ trách đồ ăn Vạn tiên hội là một tên thuộc hạ tâm phúc.

Trong tay hắn ta vẫn nuôi dưỡng rất nhiều huyết thực phẩm chất cao, từng loại chủng tộc đều có, đều chuẩn bị vì yến ẩm.

Vì vậy, tuy thực lực mấy tên huyết kia khá mạnh, nhưng cũng không để ở trong lòng.

Hiện tại đã có người nói...

Nghĩ tới đây: "Ly La" tiên tôn lập tức phân phó: "Triệu Tiệm đến đây.

Tiếng nói vừa ra, một pho tượng trên thanh đèn ngậm lửa đỏ vàng dưới tay lập tức sinh lại huyết nhục, thoáng cái hóa thành Tuyết Vũ phi cầm, mắt đen như hạt đậu, khéo léo mạnh mẽ, nó hơi cúi đầu với Tiên Tôn, chợt vỗ cánh bay đi.

Tuyết Vũ như điện, chớp mắt lướt đến cửa điện mà vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không thể thông qua, biến mất trong cung điện trùng điệp.

Sau đó, cửa điện vang lên một tràng tiếng bước chân rất nhỏ.

Ngay sau đó, một tiên nhân tóc xõa mặc áo xanh đậm, bên hông buộc một chuỗi châu xuất hiện bên ngoài điện, sau khi khẽ khom lưng mới bước nhanh vào trong.

Tên tiên nhân này dáng vẻ đoan chính, cử chỉ ưu nhã, cho dù bị chúng tiên nhìn chằm chằm vẫn phong nghi thong dong.

Lúc cất bước, phía dưới bào phục kéo mấy cái đuôi dài xoã tung như là một mảnh đám mây nhẹ nhàng.

Đầu thú như sư như hổ, hai con ngươi trong vắt không phân chia phần trắng và con ngươi, chỉ có một mảnh xanh tối.

Sau khi đi vào trong, tiên nhân áo xanh đậm nhìn không chớp mắt, nhanh chóng đi tới phía dưới thềm son, cúi người hành lễ, rất cung kính nói: "Tiệm bái kiến Tiên Tôn."

"Không biết Tiên Tôn triệu kiến tiểu tiên, có gì phân phó?"

"Ly La" tiên tôn thản nhiên quan sát hắn ta, vẻ mặt bình tĩnh, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Đồ ăn trong Vạn tiên hội đều là cống phẩm do sinh linh hạ giới hiến lên?"

"Tiệm" không do dự chút nào, lập tức nói: "Bẩm Tiên Tôn, vật liệu đồ ăn trong yến ẩm lần này, có một phần là huyết thực do tiểu tiên tự mình nuôi dưỡng, có một phần là sinh linh hạ giới tiến cống, còn có một phần là tiểu tiên lấy thiên tài địa bảo, trao đổi sinh linh được nuôi dưỡng từ tiên hữu khác..."

Vừa dứt lời, đông đông đông...

[Vô Khi Cổ] bên cạnh bảo tọa lập tức phát ra tiếng vang to lớn, chấn động toàn bộ chính điện!

"Tiệm" thay đổi sắc mặt, vội vàng giải thích: "Bẩm Tiên Tôn, lần tiên hội này quy mô khổng lồ, số lượng tiên nhân đến đây dự tiệc rất nhiều"

"Huyết thực do sinh linh hạ giới tiến cống, cho dù trao đổi sinh linh nuôi dưỡng với tiên hữu khác, tổng cộng lại cũng thiếu rất nhiều, cho nên..."

Không đợi nói xong: "Ly La" tiên tôn đã tiếng nói lạnh băng quát:

"Tiên tiếp cùng phàm, có tội!"

Oanh! !!

Ánh lửa vàng ròng xông lên trời không, chỉ một thoáng nuốt hết tiên nhân áo xanh đen, chỉ trong nháy mắt bóng dáng hắn ta đã biến mất, có một đống tro tàn trắng bệch rơi xuống ngay tại chỗ, chưa rơi xuống gạch điện đã hôi phi yên diệt, không còn chút vết tích nào nữa!

Sắc mặt "Ly La" tiên tôn không có bất kỳ dao động gì, dường như chưa từng xảy ra cái gì, hắn ta lại nhìn về phía tên tiên nhân mắt vàng kia, hỏi: "Ngươi còn gì muốn nói?"

Tiên nhân mắt vàng lập tức im lặng.

Hắn ta không ngờ Tiên Tôn ra tay dứt khoát như thế, căn bản không quan tâm đối phương có phải thuộc hạ tâm phúc đi theo mình vạn năm hay không, chỉ cần làm trái thiên cương chỉ có một con đường chết!

Thấy tiên nhân mắt vàng ngậm miệng không nói: "Ly La" tiên tôn lập tức nói: "Tiết lộ tiên cơ, có tội!"

Ánh lửa to lớn lấp lánh, tiên nhân mắt vàng thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt!

Phù Sinh cảnh.

Giữa núi non ẩm ướt mơ hồ, cây tùng như tán che đứng sừng sững giữa sườn núi nguy hiểm, lá tùng rì rào như mưa đập vào bàn cờ đen trắng đan xen.

Tùng hương mát lạnh tiêu tán như khói, khí tức hơi lạnh thấm vào phế phủ người ta, bầu không khí trên sườn núi lại cứng ngắc lạnh lẽo như muốn ngưng trệ.

"Cựu" cầm cờ đen trong tay, không nhúc nhích dừng lại giữa không trung.

Ở xung quanh, bóng người lay động.

Vẻ mặt từng Đại Thừa trang phục khác nhau nghiêm nghị, không có chút ý muốn trò chuyện nào, đều mắt không chớp nhìn ván cờ trước mặt.

Đen trắng đan xen, từng quân cờ oánh nhuận sáng ngời, yên tĩnh nằm đó.

Bỗng nhiên, Cửu Nghi sơn "Điều Chu" mở miệng nói: "Ván cờ ổn định"

Lưu Lam hoàng triều "Kiệm Thứ" nhẹ gật đầu, đồng ý: "Đến bây giờ Họa còn chưa xảy ra chuyện."

Trọng Minh tông "Phục Cùng" hờ hững nói: "Tiên lộ của Bùi Lăng đoạt được từ U Tố mộ."

"Nhân quả giữa Họa và Bùi Lăng không cạn."

"Họa có thể sống sót, rất có thể là gặp Bùi Lăng"

Chương 2782: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này

Thiên Sinh giáo "Chân Đô" nhìn quanh một vòng, áo bào trắng bay bổng, bảo thạch trên mi tâm và con ngươi đều rạng rỡ óng ánh, anh tuấn tà dị, hắn ta cao giọng nói: "Hiện tại đã không có ngoại tộc ở đây."

"Có mấy lời, chúng ta cũng không cần che giấu nữa"

"Ván cờ này chưa đến ba ngày, đã vẫn lạc nhiều Đại Thừa như thế"

"Đây là dưới tình huống có Bùi Lăng tám mươi mốt kiếp làm người dẫn đường tiên lộ."

"Nếu đổi lại là người dẫn đường bình thường, chỉ sợ ván cờ đã sớm thất bại!"

"Ván cờ hung cát, chỉ sợ không đơn giản chỉ là đại hung!"

Nghe vậy, tất cả Đại Thừa đều im lặng.

Hiện tại ván cờ này rõ ràng không bình thường!

Lấy thực lực người dẫn đường tiên lộ lần này, dù như thế nào cũng không thể vừa lên đã vẫn lạc nhiều Đại Thừa như vậy!

Đương nhiên, cũng có một loại khả năng là người dẫn đường tiên lộ quá khát máu.

Những Đại Thừa vẫn lạc kia đều là Bùi Lăng tự ra tay tàn sát...

Nhưng nếu Bùi Lăng ra tay, những Đại Thừa vào ván cờ sau lại là xảy ra chuyện gì?

Bởi vậy, hiện tại vấn đề chân chính là bản thân ván cờ!

Nghĩ tới đây, Cửu Nghi sơn "Điều Chu" cau mày, nói: "Năm tháng thời kỳ hồng hoang cũng có mấy ván cờ đại hung."

"Nhưng Đại Thừa tám mươi mốt kiếp có thể sánh ngang với tiên!"

"Cho dù xuất hiện điều bất ngờ, có người dẫn đường tiên lộ ở đây, sẽ không có nhiều Đại Thừa vẫn lạc nhanh chóng như này."

"Rất có thể, ván cờ này là bắt đầu trận chiến hồng hoang!"

Lời này vừa rơi xuống, phía trên sườn núi vắng, lá tùng lộn xộn rơi như mưa, tất cả Đại Thừa lại im lặng.

Một lát sau: "Phục Cùng" nói: "Năm tháng thời kỳ hồng hoang, chín tông chúng ta đều có một chút ghi chép"

"Năm tháng sau trận chiến hồng hoang, trong bí khố tông môn có ghi chép càng hoàn chỉnh hơn."

"Chỉ có trận chiến hồng hoang, ghi chép chín tông đều trống rỗng"

"Dù là một vài tình huống về tiên tổ khai phái của chúng ta, cũng là đệ tử hậu bối truyền miệng xuống, không có bất kỳ ghi chép vân triện hay hình ảnh gì"

"Nếu ván cờ lần này thật sự là trận chiến hồng hoang..."

"Ngay cả chín vị tiên tổ kinh tài tuyệt diễm kia hoành không xuất thế, cũng phải cùng nhau liên thủ"

"Loại thời đại khắp nơi nguy hiểm, từng bước sát cơ kia, chỉ sợ Bùi Lăng có tám mươi mốt kiếp cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn!

Lưu Lam hoàng triều "Vị" miện châu nhẹ động, trầm giọng nói:

"Chín tông chúng ta không có bất kỳ ghi chép gì về bắt đầu trận chiến hồng hoang"

"Nhưng ván cờ bắt đầu trận chiến hồng hoang, trong chín tông vẫn có ghi chép một chút tình huống,"

"Mỗi lần xuất hiện ván cờ bắt đầu trận chiến hồng hoang, đều là toàn quân bị diệt."

"Cho đến tận nay, không có một vị tiên nhân nào thông qua ván cờ kia phi thăng!"

"Đương nhiên, ngoại trừ tiên tổ khai phái chín tông chúng ta, cũng không có vị người dẫn đường tiên lộ nào là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp."

"Phục Cùng" nhẹ gật đầu, mỗi lần ván cờ trong Phù Sinh kỳ cục thất bại, tàn cuộc sẽ kéo dài.

Chỉ có liên tục ba lượt tiên lộ thất bại, ván cờ mới có thể thay đổi...

Bình thường, nếu xuất hiện ván cờ bắt đầu trận chiến hồng hoang kia, đều vượt qua như thế.

Cũng may thực lực người dẫn đường tiên lộ lần này đủ cường đại.

Hiện tại cơ hội thành công phi thăng đã có, nhưng ván cờ quá nguy hiểm, khả năng thất bại cũng rất lớn!

Ngay lúc Đại Thừa chín tông thảo luận với nhau, cánh tay "Cựu"

vẫn cầm cờ đen, đột nhiên lại đặt xuống bàn cờ.

Ánh mắt tất cả Đại Thừa lấp lánh nhìn về phía ván cờ.

Cộc!

Một tiếng vang nhỏ, cờ đen đặt xuống, một quân cờ trắng lập tức bị chặn lại tất cả đường đi, bị ăn ngay tại chỗ, Đại Thừa chín tông đứng bên cạnh bàn cờ, vẻ mặt lập tức vô cùng nghiêm nghị, lại có một vị Đại Thừa vẫn lạc!

Nhưng cục diện hiện tại như vậy, một lần chỉ vẫn lạc một vị Đại Thừa đã không tính là tin tức gì quá xấu...

Nghĩ tới đây, Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt" thản nhiên mở miệng:

"Lần này đến lượt ngụy đạo."

Nghe vậy, Tố Chân Thiên "Mặc Côi" lập tức đứng dậy, tay áo rung rung, bình tĩnh nói: "Ta đi thử một chút"

Bốn tông chính đạo khác im lặng không nói, không ai phản đối.

Váy gấm nhẹ chuyển: "Mặc Côi" đi đến bên cạnh bàn cờ, duỗi ra bàn tay trắng nõn tinh tế mềm mại, lấy một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, đặt quân cờ xuống bàn cờ.

Cạch!

Quân cờ đặt xuống, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Dãy núi như bình phong, bao bọc vây quanh một thung lũng xinh đẹp.

Quỳnh nhánh ngọc thụ, linh quả cỏ ngọc mạnh mẽ sinh trưởng, linh cơ tràn trề, sông rộng cuồn cuộn chảy xuyên qua thung lũng, mạnh mẽ lưu chuyển.

Khí tức đã man chưa được thuần phục như im ắng gầm thét, nhét đầy phương thiên địa này.

Trong sơn dã, một bóng dáng thẳng tắp.

Cộc!

Tiên nhân áo bào trắng cầm cờ trắng trong tay, ống tay áo nhẹ vung lên, đặt quân cờ ở phía trên bàn cờ.

Ngay sau đó, một bóng người uyển chuyển lập tức xuất hiện đối diện hắn ta.

Cứ như mẫu đơn ngày xuân nở rộ, thất thải dệt thành váy cẩm tú, chuỗi ngọc, vòng vàng, trang phục lộng lẫy chiếu rọi khuôn mặt như ngọc, càng nổi bật tiên tư dật mạo, khuynh quốc khuynh thành.

"Mặc Côi" thúy tụ bồng bềnh, sợi tóc đen nhánh xõa tung bên má, lông mi dài chớp động như quạt lông, đôi mắt sáng lưu chuyển như ép linh hoa muôn hồng nghìn tía quanh mình trở nên ảm đạm không màu.

Chương 2783: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (2)

Lúc này, tiên nhân áo bào trắng đối diện nàng chậm rãi ngẩng đầu, tiếng nói: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

"Mặc Côi" không do dự chút nào lập tức đứng dậy, bước ra ngoài.

Tay áo nhanh nhẹn, vô số cỏ cây quý hiếm nhanh chóng lui lại, lại có từng đống linh quả rơi ở đầu cành, tóc xõa mùi thơm ngào ngạt chập chờn theo gió, như châu ngọc va chạm phát ra tiếng động leng keng.

Không có tâm trạng nhìn kỹ cảnh tượng này: "Mặc Côi" nhanh chóng đi đến lối vào thung lũng.

Nhìn ra bên ngoài thung lũng cũng có cảnh tượng phồn vinh an bình như bên trong thung lũng, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra cẩn thận, lập tức thả chậm bước chân.

Thung lũng này cũng giống với Phù Sinh cảnh.

Thung lũng bên trong và thung lũng bên ngoài trông như không có chút trở ngại nào, thật ra là hai thời không!

Trong thung lũng không thể ở lâu, trước khi nàng bước ra cửa thung lũng, bất kỳ thủ đoạn gì đều không thể thăm dò bên ngoài cốc.

Dù lấy thiên cơ chỉ thuật tiến hành bói toán, kết quả cũng bị năm tháng che lấp, không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí thế cả người "Mặc Côi" liên tục tăng lên, trong hư không quanh mình có hoa cây nhao nhao hiện ra, hoa vũ rực rỡ như có suối nước trong veo, hoa rơi xuống dòng lững lờ trôi qua, màu sắc như sương, không có vẻ trăm hoa nở rộ, chỉ có một mảnh đẹp đẽ lạnh băng, danh đao rét lạnh như kim ngọc trang trí, xinh đẹp lại có sát cơ lạnh thấu xương.

Hai con ngươi của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, khí cơ gương cung mà không phát, đã chuẩn bị liều chết đánh cược một lần.

Sau đó, nàng bước ra một bước, đã đi ra cửa cốc.

Tia sáng xung quanh lập tức phai nhạt.

Bóng đêm u ám như lúc thủy triều lên, đạt dào mà tới, nhanh chóng bao phủ hoàn toàn nó.

Nhưng lại không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.

Bởi vì ánh sáng huyết hồng cuồn cuộn vẩy xuống từ vòm trời, sáng long lanh đỡ vạn đạo tơ vàng, bay lả tả như mưa rào tẩm bổ cả vùng.

Ánh trăng tản khắp, vạn vật sinh sôi, núi xa xanh tươi, rừng núi rậm rạp.

Cự mộc che trời, dây leo tráng kiện, phồn hoa dị thảo chỗ nào cũng có.

Nơi xa có một gốc cự mộc thẳng tắp trong thiên địa, vượt qua phía trên đám cây, nó cao ngất đẹp đẽ, có khí thế cành lá che bốn phương, cho dù trong đêm tối vẫn xa xăm trống trải cao miểu, vô biên vô hạn, nguy nga hùng tráng, khó mà hình dung.

Cái cột như trụ trời chống lên toàn bộ Thiên Cung, khí tức của nó tản khắp tứ phương, chính là Tâm Mộc!

Váy cẩm tú phủ thêm một tầng màu ửng đỏ, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, càng có vẻ thê diễm: "Mặc Côi" cảnh giác không kịp dò xét hoàn cảnh xung quanh, lập tức chọn một phương hướng nhanh chóng chạy tới.

Ứng đỏ như nước chảy, ôn nhu trút xuống.

Rừng rậm dưới đêm trăng cũng không yên tĩnh, tiếng xào xạc, rầm rĩ vang lên mỗi một góc.

Chỉ có điều, đều là một ít yêu thú, tu vi xấp xỉ săn thức ăn của nhau, cũng có linh thực hung mãnh giấu kín trong đó, thôn phệ độc trùng thú loại bất cứ lúc nào.

Chúng sinh bận rộn kiếm ăn, căn bản không phát hiện "Mặc Côi"

đi ngang qua.

Phi độn một lát, gió đêm thổi qua rừng dính ướt vạt áo, xung quanh hoa cỏ đông đúc, cây rừng um tùm, có suối nước sơn tuyển chảy đến từ đằng xa xa.

Tiếng trời leng keng, từng tiếng êm tai như vuốt lên tất cả nôn nóng.

Có dạ tước vỗ cánh bay qua, lúc chao liệng, bay lượn vòm trời, phiêu du tự tại.

Trong lúc "Mặc Gôi" phi độn còn dùng thần niệm vừa đi vừa về đảo qua phương thiên địa này, không thấy bất cứ khác thường nào, đột nhiên váy dài phất một cái, lập tức ngừng lại trên một cành cây của gốc cự mộc che trời, quan sát quanh mình.

Lúc nàng rơi xuống, ánh sáng trong hai con ngươi lập tức thu liễm, cả người hòa làm một thể với cự mộc, khí tức như hóa vào cự mộc, lại không hề có vẻ đột ngột.

Nhân lúc ban đêm rất nhiều sinh linh tự giết lẫn nhau, có hai đầu trường xà triển đấu bò qua bên váy nàng, cũng không phát hiện nàng.

Phía dưới rừng rậm, sinh cơ dần mạnh mẽ, lại không có chút cảm giác nguy hiểm nào.

Đây là một mảnh núi rừng sản vật màu mỡ, hơi nước dư thừa, không có sự tồn tại cường đại gì.

Nơi đây tạm thời an toàn!

Trong lòng "Mặc Côi" vững vàng, hiện tại lối ra không nguy hiểm nhưng nhất định phải nhanh chóng liên hệ với người vào ván cờ khác.

Nếu không, hiện tại nàng cái gì cũng không biết, một khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ trực tiếp bỏ mình!

Nghĩ tới đây: "Mặc Côi" lập tức lấy ra một đoạn nhánh hoa như lưu ly, nụ hoa phía trên nhánh hoa nở rộ, cho dù phía dưới đêm tối vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, đây là tín vật liên hệ với "Không Mông".

Nàng tâm niệm vừa động đã thôi động nó, phía trên nhánh hoa ánh sáng nhạt lấp lánh, hồi lâu lại không còn tiếng động gì khác.

"Mặc Côi" lập tức hiểu rõ vật liên lạc này không thể sử dụng trong năm tháng quá khứt Nàng không do dự, nhanh chóng mở miệng, niệm tôn hiệu đồng bạn: "Không Mông..."

"Không Mông..."

Liên tục gọi tôn hiệu "Không Mông" mười mấy lần nhưng không thấy bất kỳ đáp lại nào: "Mặc Côi" cau hàng lông mày kẻ đen, "Không Mông là nhóm người đầu tiên vào ván cờ, cũng là đồng môn của nàng."

Nếu nghe được giọng nói của nàng, tất nhiên sẽ đáp lại!

Chương 2784: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (3)

Trong tình huống này, rất có thể đối phương đã xảy ra chuyện!

Bên ngoài ván cờ không thấy tình huống cụ thể xảy ra trong ván cờ.

Bây giờ vẫn lạc nhiều Đại Thừa như vậy, người sống duy nhất có thể xác định, chỉ có người dẫn đường tiên lộ lần này, Bùi Lăng!

Nghĩ tới đây: "Mặc Côi" lập tức lại niệm nói: "Bùi Lăng."

"Bùi Lăng..."

"Bùi Lăng..."

Lại liên tục gọi tôn hiệu Bùi Lăng mười mấy lần: "Mặc Côi" vẫn không đợi được bất kỳ đáp lại nào.

Nàng lập tức im ngay, Bùi Lăng không thể xảy ra chuyện, nếu không ván cờ đã sớm thất bại!

Hiện tại đối phương không trả lời nàng, hoặc là hắn đang kịch đấu với sự tồn tại gì đó, không rảnh phân tâm, hoặc là... Không thể đáp lại!

Về phần nói đôi bên chính ma có khác... Đều đã là tu sĩ Đại Thừa kỳ, hiện tại cùng trong ván cờ, không nói là nàng hay Bùi Lăng, lòng dạ cũng không thể nhỏ hẹp như kia!

Nhất là ván cờ lần này, rất có thể chính là bắt đầu trận chiến hồng hoang, vô cùng hung hiểm!

Hơi có chút ý thức đại cục, sẽ biết phải làm thế nào làm!

Thế nhưng, vì để phòng chuyện chẳng may: "Mặc Côi" lại mở miệng: "Tượng Tái tiền bối...

"Tượng Tái" tiền bối cũng như vừa rồi, nàng một hơi gọi tôn hiệu Cửu Nghi sơn "Tượng Tái" mười mấy lần, lại vẫn không thấy "Tượng Tái" có bất kỳ đáp lại nào.

"Mặc Côi" lập tức xác định suy đoán vừa rồi.

"Tượng Tái" là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp, trong số người vào ván cờ lần này, là một trong ba vị mạnh nhất ngoại trừ Bùi Lăng!

Khả năng đối phương xảy ra chuyện rất thấp!

Hiện tại Bùi Lăng và "Tượng Tái" đều không trả lời kêu gọi của nàng, trước khi làm rõ lý do cụ thể, tốt nhất đừng tiếp tục thử!

"Ván cờ lần này rất hung hiểm"

"Trước khi biết rõ ràng tình huống cụ thể, tốt nhất đừng tùy ý xông loạn."

"Ta không gặp nguy hiểm ở chỗ này, tạm thời đặt chân ở chỗ này...

"Tiếp theo, dùng hóa thân đi thăm dò xung quanh...

"Trước tiên cần phải xác định khu vực này thuộc về nhân tộc hay ngoại tộc..."

Suy nghĩ đến tận đây, thân hình "Mặc Côi" như hoa trong gương, trăng trong nước, như hơi động một chút, bên cạnh nàng lập tức có thêm một bộ hóa thân giống mình như đúc.

Sau đó bản thể vung tay áo một cái, ngã ngồi xuống cành cây.

Hóa thân thì như tiên hạc lơ lửng bay đi, bay đến phương xa.

Gió đêm thổi tới từ đằng xa, trùng điệp, thổi qua rừng cây.

màu đỏ hồng như nước chảy, chảy xuống từ tất cả khe hở, nhuộm dân vạn vật.

Hồng hoang.

Vạn tiên hội.

Chúng tiên bị chân hỏa thiêu đốt trong hư không, soi sáng ra bên trong chính điện, bầu không khí gần như ngưng trệ.

Trong điện đường rộng rãi mà sinh linh phàm tục khó có thể tưởng tượng, trước từng cái ghế vẫn trưng bày chậu vàng bát ngọc, đồ ăn bên trong linh cơ chưa tán.

Sau ghế lại đã trống rỗng, dường như tân khách chưa đến.

Quan sát xuống từ thêm son, trong Tiên cung chỉ có thưa thớt tiên nhân đang ngồi.

Vị trí trống ra đã chiếm cứ hơn phân nửa.

Lúc này tất cả tiên nhân đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng không nói.

Trên bảo tọa: "Ly La" tiên tôn ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không có bất kỳ dao động biểu cảm gì.

Hắn ta nhìn qua tiên nhân toàn thân đen nhánh bóng loáng, sinh ra trên trăm móng vuốt, lạnh lùng quát: "Tiết lộ tiên cơ, có tội"

Oanh!"

Ánh lửa vàng ròng bùng lên, tên tiên nhân tản ra khí tức hoàn mỹ kia hoàn toàn bị thôn phệ.

Ngày sau đó, tro tàn xám trắng hiện ra giữa không trung, chưa rơi xuống đất đã hoàn toàn không thấy tăm hơi.

Lại chết không còn sót lại chút gì!

Vẻ mặt "Ly La" tiên tôn lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng, cao ngất như nham, hắn ta liếc nhìn tiên nhân còn lại.

Tất cả tiên nhân khí xám trên người dày đặc như muốn ngút trời, lúc này đã bị xử trí ngay tại chỗ.

Mặc dù tiên nhân còn lại cũng không phải sạch sẽ, nhưng khí xám quanh mình rất mỏng manh, dường như chỉ là một tầng giao tiêu lụa mỏng.

"Ly La" tiên tôn nhanh chóng nhìn về phía một tiên nhân đầu thú thân rắn, hỏi: "Ngươi từng tiết lộ tiên cơ?"

Tên tiên nhân kia thân rắn hơi nằm thấp, lúc đầu thú mở miệng, răng nanh như dao rét lạnh lấp lánh: "Bẩm Tiên Tôn, tiểu tiên chưa từng!"

"Tiểu tiên đã từng ám chỉ con cháu bản tộc tiến về tìm kiếm nhưng không tiết lộ tiên cơ!"

Lúc hắn ta nói chuyện, [Vô Khi Cổ] bên cạnh thềm son không có bất kỳ phản ứng gì.

"Ly La" tiên tôn im lặng một lát, lại không định tội cho tên tiên nhân này, cũng không mở miệng đặc xá đối phương, chỉ lập tức quay đầu nhìn về phía tên tiên nhân toàn thân xanh biếc, mắt sắc như nước tiếp theo, hỏi: "Ngươi từng tiết lộ tiên cơ?

Tiên nhân xanh biếc kia cũng hành lễ nói: "Bẩm Tiên Tôn, tiểu tiên chưa từng"

"Tiểu tiên cũng chỉ là cho con cháu bản tộc một chút ám chỉ..."

[Vô Khi Cổ] yên tĩnh đứng sừng sững, chưa từng lên tiếng.

"Ly La" tiên tôn cũng như vừa rồi, không định tội, không đặc xá, tiếp tục nhìn về phía một vị tiên nhân...

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn tình cảnh này.

Đầu thiên cương thứ ba này, rõ ràng càng nghiêm ngặt hơn hai đầu thiên cương phía trước!

Hiện tại còn chưa có vị tiên nhân nào đạt được đặc xá của Tiên Tôn!

Hắn không khỏi suy nghĩ, ngoại trừ đầu thiên cương thứ nhất, chúng tiên làm trái đầu thiên cương thứ hai và đầu thiên cương thứ ba đều là vì thiên kiếp mất tích.

Rất hiển nhiên, hiện tại đại đạo suy yếu không phải một điểm nửa điểm.

Chương 2785: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (4)

Nếu không, không có nhiều tiên nhân cùng nhau làm trái thiên cương như vậy...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng tới gần Đan Hi, rất nhỏ giọng hỏi: "Đan Hi tiền bối, không được Tiên Tôn đặc xá, sẽ như thế nào?"

Đan Hi lập tức nói: "Bản chất tiên lại chịu chút ảnh hưởng"

"Hơn nữa, lần sau lại làm việc như vậy, tội sẽ tăng thêm!"

"Cứ thế đến trình độ nhất định, chính là làm trái thiên cương!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức giật mình.

Xem ra hiện tại mấy tên tiên nhân kia không có việc gì, về sau chưa chắc không có việc gì...

Từ một loại ý nghĩa nào đó, vị "Ly La" tiên tôn này thật sự rất công chính...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện thiếu một quân cờ trắng!

Lại có người vẫn lạc!

Không được!

Hiện tại "Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa" đều ở bên cạnh hắn, Long Bá Chiến Vương và "Trì Yếu" cũng ở trong Tiên cung này, hiện tại đều không xảy ra chuyện.

Là bên bốn người "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông" xảy ra vấn đề!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, ba người "Thùy Vũ": "Tượng Tái" và "Cô Miểu" đều là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp.

Chỉ có "Không Mông" là bốn mươi chín kiếp, thực lực thấp nhất trong bốn người...

Đang suy nghĩ, giọng nói trong trẻo của Kế Sương Nhi lập tức vang lên trong đầu hắn: "Vô Thủy sơn trang Thùy Vũ vẫn lạc."

"Thùy Vũ" ?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức thầm thở phào.

Cũng may, người xảy ra chuyện không phải "Không Mông" tiền bối...

Thế nhưng vị trí bốn người "Thùy Vũ": "Tượng Tái": "Cô Miểu", "Không Mông" vẫn ở cùng nhau.

Hiện tại "Thùy Vũ" mạnh nhất cũng vẫn lạc, hiển nhiên tình huống vẫn hơi không ổn.

Sau khi tiên hội kết thúc, phải nhanh đi tìm "Không Mông'...

Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, hắn lập tức phát hiện có quân cờ mới vào ván cờ.

Ngay sau đó, bên tai Bùi Lăng vang lên tiếng kêu rất nhỏ, truyền đến từ chỗ cực kỳ xa xôi...

"Bùi Lăng.."

Giọng nói này hình như là Tố Chân Thiên "Mặc Côi" tiền bối?

Bùi Lăng lập tức nhướn mày.

Hiện tại Vạn tiên hội còn chưa kết thúc.

Hắn không thể đáp lại đối phương, cũng không tiện tiến đến tụ hợp với đối phương...

Ngay lúc Bùi Lăng âm thầm lo lắng, cuối cùng "Ly La" tiên tôn đã nhìn về phía "Hi Ngao", tiếng nói lạnh nhạt: "Ngươi từng tiết lộ tiên cơ?"

"Hi Ngao" lập tức ngạc nhiên, chắc chắn Tiên Tôn đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của nàng và Bùi Lăng.

Hiện tại lại hỏi thêm điều này làm gì?

Nghĩ tới đây: "Hi Ngao" hơi nghiêng đầu, sừng màu mực trên cái trán bị chân hỏa chiếu rọi xuống lóe ra hoa thải thâm thúy, nàng nhìn về phía Bùi Lăng, lập tức nói: "Hắn...

Lời vừa ra khỏi miệng: "Ly La" tiên tôn đã bình tĩnh nói: "Việc này không tính"

"Ngươi còn tiết lộ tiên cơ với sinh linh hạ giới khác?"

"Hi Ngao" ngẩn ngơ, nhưng thấy "Ly La" tiên tôn không có bất kỳ ý giải thích gì, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này nói:

"Không có!"

"Nhưng lúc vừa tấn thăng Tiên Quan, đã từng nghe rất nhiều việc liên quan tới tiên cơ từ tiên nhân bản tộc."

[Vô Khi Cổ] không có tiếng động.

"Ly La" tiên tôn nhẹ gật đầu, sau đó bình thản nói: "Vô tội!"

Tiếng nói rơi xuống, khí xám trên người "Hi Ngao" lập tức như là bụi bặm gặp mưa, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, toàn bộ thể xác như trong suốt mấy phần.

Ngay sau đó: "Ly La" tiên tôn lại nhảy qua Bùi Lăng, nhìn về phía Đan Hi, hỏi: "Ngươi từng tiết lộ tiên cơ?

Đan Hi không chậm trễ chút nào trả lời: "Không có!"

"Ta chỉ tán gẫu về tiên cơ với chính tiên bản tộc"

[Vô Khi Cổ] yên lặng, không có ý muốn tự phát vang lên cái gì.

"Ly La" tiên tôn lại gật đầu, nói: "Vô tội."

Ánh mắt dao động, nhìn về phía tên Kim Ô tiếp theo.

Sau một lát: "Ly La" tiên tôn đã hỏi xong tất cả tiên nhân.

Ngoại trừ Kim Ô tộc, Long tộc cùng một vài đại tộc ít ỏi, cho dù số tiên nhân còn lại không bị định tội, nhưng cũng không được Tiên Tôn đặc xá.

Tiên nhân còn lại vẻ mặt khác nhau, ánh mắt sáng rực đều nhìn chằm chằm mảnh vàng rực to lớn trên thềm son.

Ba hàng vân triện huyết sắc như nguyền rủa không rõ, nhẹ nhàng trôi nổi.

Lúc này trong lòng tất cả tiên nhân đều mất bình tĩnh.

Mới ba đầu thiên cương, lần này tiên nhân đến đây đã bị Tiên Tôn xử trí hơn phân nửa!

Sau đó là đầu thiên cương thứ tư.

Lúc này: "Ly La" tiên tôn đưa tay đánh ra một chiêu, mảnh vàng rực trên thểm son kéo theo vân triện huyết sắc lơ lửng trong đó hóa thành một vệt kim quang, chui vào bàn tay Tiên Tôn, lại biến thành dáng vẻ quyển trục.

Lại không có ý tiếp tục thẩm phán.

Cho tới bây giờ mục đích của Tiên Tôn cũng không phải xử trí tiên nhân, mà là chỉnh đốn kỷ cương!

Hiện tại chúng tiên đã không còn vẻ tản mạn tùy ý lúc mới vào điện, trở nên nơm nớp lo sự như giẫm trên băng mỏng, đã đạt được mục đích Vạn tiên hội lần này.

Chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không còn bất kỳ tiên nhân nào ôm suy nghĩ may mắn, tiếp tục đi sai bước nhầm!

Lần này chỉ kiểm tra ba đầu thiên cương, chính là cho những tiên nhân phạm vào thiên cương kia một cơ hội vẫn có thể quay đầu lại.

Ngoại trừ cái đó ra, số lượng tiên nhân làm trái thiên cương lần này thật sự quá nhiều!

Hắn ta cũng muốn điều tra nguyên nhân phía sau...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Ly La" tiên tôn thu hồi quyển trục, ánh mắt như điện liếc nhìn toàn bộ chính điện, tiếng nói rào rào: "Thiên đạo có thứ tự, kỷ cương chư thiên"

Chương 2786: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (5)

"Các ngươi thân là tiên, đã là sự tồn tại vượt xa phàm tục, đồng thọ cùng trời đất, cùng tuổi với nhật nguyệt"

"Giúp đỡ đại đạo, chỉnh lý âm dương là bổn phận của các ngươi, cũng cùng một nhịp thở với các ngươi!"

"Thường xuyên ghi nhớ thiên cương, không thể có hành động làm trái, không thể lại có lòng làm trái, không thể lại có ý làm trái"

"Tiên hội hôm nay, tiên nhân ồn ào, các ngươi đã tận mắt nhìn thấy, phải nhớ kỹ trong lòng, lấy đó làm gương"

"Nếu lại có việc làm trái thiên cương, bản tôn chắc chắn nghiêm trị không tha!"

"Ngoài ra, tiếp theo nếu lại có sự tồn tại gì, mê hoặc các ngươi làm trái thiên cương, lập tức báo cáo!"

Nghe vậy, phần lớn tiên nhân còn lại trong chính điện đều thầm thở phào.

Nếu "Ly La" tiên tôn thật sự điều tra toàn bộ thiên cương, chỉ sợ trận tiên hội này không có mấy tiên nhân có thể thật sự còn sống rời đi...

Lúc này đều như được đại xá, nhao nhao nói: "Cẩn tuân khẩu dụ Tiên Tôn!"

"Tiên Tôn nhìn rõ mọi việc, tiểu tiên tất nhiên ghi nhớ trong lòng, tuyệt không làm trái...

"Tiểu tiên tuân mệnh! Từ nay về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, không còn dám có bất kỳ sai sót gì..."

"Tiên Tôn khoan dung độ lượng, tiểu tiên vô cùng cảm kích, về sau nhất định thay đổi triệt để, không phạm sai lầm..."

"Khẩu dụ Tiên Tôn, tiểu tiên đều tuân theo... Có manh mối gì, tiểu tiên lập tức tới bẩm báo..."

"Tiểu Tiên cũng vậy."

"Tiên Tôn công chính nghiêm minh, khoan hậu nhân thiện, tiểu tiên rất kính phục..."

Trong lúc mồm năm miệng mười, lời lẽ cảm kích, a dua nịnh hót, lời thề son sắt chỗ nào cũng có: "Ly La" tiên tôn bên trên thêm son sắc mặt bình thản nhìn tình cảnh này, mặc kệ phía sau có sự tồn tại gì dám mê hoặc chúng tiên sa đọa, trận tiên hội ngày hôm nay qua đi, nhất định không còn tiên nhân dám can đảm tuỳ tiện làm trái thiên cương...

Đã đạt được mục đích của Vạn tiên hội: "Ly La" tiên tôn cũng không lãng phí thời gian nữa, nói tiếp: "Nếu không có chuyện gì khác, lần tiên hội này sẽ dừng ở đây!"

Chúng tiên lập tức đáp: "Cẩn tuân khẩu dụ Tiên Tôn!"

"Lần tiên hội này đủ thấy Tiên Tôn có lòng bảo vệ chúng tiểu tiên, chúng ta lấy đó làm gương, không phiến Tiên Tôn quan tâm nữa...

"Rất đúng... Lần Vạn tiên hội này, Tiên Tôn dụng tâm lương khổ, tiểu tiên khắc sâu trong lòng..."

"Tiên Tôn vất vả..."

"Hôm nay có may mắn lắng nghe Tiên Tôn dạy bảo, quả thật là tạo hóa của tiểu tiên..."

"Cung tiễn Tiên Tôn..."

"Chúng ta cung tiễn Tiên Tôn... Nguyện Tiên Tôn tiên phúc vĩnh hưởng, đại đạo tinh tiến..."

Trong chốc lát, tiếng tụng như triều, tất cả tiên nhân đều thật tâm thật ý cung tiễn "Ly La" tiên tôn rời đi.

Thấy tiên hội sắp kết thúc, trong lòng Bùi Lăng lập tức thả lỏng.

Cũng may!

Lần này coi như hoảng sợ nhưng không nguy hiểm!

Tu vi thấp cũng có được chỗ tốt trong thế giới hồng hoang bốn bề nguy hiểm này, dù dáng vẻ ngông nghênh ngồi trong chúng tiên cũng không phải sự tồn tại khiến Tiên Tôn chú ý...

Sau khi một trận tiên hội kết thúc, liền đi theo Đan Hi cùng nhau rời đi!

Ừ... Thuận tiện dẫn Long Bá Chiến Vương đi cùng.

Về phần "Trì Yểu", còn có mấy tên nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia...

Đều dùng danh nghĩa huyết thực, mời Đan Hi tiền bối giúp cũng mang đi theo...

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng đang cẩn thận tính toán, bảo đảm mình không có bất kỳ sơ hở gì: "Thế Vị" vẫn đứng ở phía sau hắn đột nhiên mở miệng nói: "Ta có một chuyện muốn nhờ tiên tôn định đoạt!"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì: "Ly La" tiên tôn đang muốn rời đi, ánh mắt sáng ngời lập tức nhìn sang.

Vẻ mặt "Ly La" tiên tôn nhàn nhạt, tiếng nói bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thế Vị" thanh sam tung bay, phất trần rủ xuống từ trong khuỷu tay trắng hơn tuyết, hai mắt hắn ta nhắm nghiền, hơi cúi đầu đứng đó.

Tu vi của hắn ta quá thấp, từ sau khi tiến vào toà Tiên cung này đã không dám mở mắt, cũng không dám thả ra thần niệm, cảm giác bất kỳ một sinh linh và sự vật gì quanh mình.

Chỉ có thể thông qua lời nói của chúng tiên, để miễn cưỡng biết được tiến triển và tình huống đại khái của Vạn tiên hội.

Thậm chí tiếng nói chuyện của một vài tiên nhân tràn ngập đủ loại cảm xúc vô cùng nồng đậm, loại phàm nhân chưa thành tiên như hắn ta nghe vào trong tai, cứ như tiếng thì thầm hỗn độn trong Vĩnh Dạ hoang mạc.

Không những không nghe rõ nội dung cụ thể, hơi không cẩn thận tâm thần thất thủ, sẽ có khả năng bị hóa thành điên dại!

Thế nhưng, mặc dù tình trạng gian nan: "Thế Vị" lại là không hề quên lời dặn dò của Bùi Lăng vào trước đói Hiện tại trận Vạn tiên hội này đã sắp phải kết thúc, không nói nữa thì không có cơ hội nói!

Hơn nữa, trong cả trận Vạn tiên hội này, hắn ta hoàn toàn không biết gì về những việc khác, nhưng vị "Ly La" tiên tôn kia cũng rất công bằng công chính!

Thế là: "Thế Vị" phát hiện một ánh mắt vô cùng cường đại tập trung trên người mình, cho dù đối phương cố gắng thu liễm lực lượng, nhưng áp lực cuồn cuộn đập vào mặt vẫn khiến hắn ta có cảm giác quay về phàm nhân, sự bất lực và tuyệt vọng khi đối mặt với một đầu hung thú to lớn.

Hắn ta lập tức tập trung tâm thần, không do dự chút nào nói:

"Bẩm Tiên Tôn, số lượng Đọa Tiên gần Kiến Mộc quá nhiều!

"Bởi vậy, trảm Kiến Mộc trước cực kỳ không thích hợp"

Chương 2787: Mở rộng tầm mắt

"Vì lý do ổn thỏa, nên trảm Phù Tang trước, lại trảm Kiến Mộc!"

"Kính xin Tiên Tôn nhìn rõ mọi việc, sửa đổi đại kế, cho phép việc này!"

Vừa nói xong, toàn bộ Tiên cung lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi!

Chúng tiên còn sót lại đồng loạt nhìn về phía "Thế Vị", từng người vẻ mặt ngạc nhiên.

Dường như mấy tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp chìm nổi với rất nhiều thiên tài địa bảo, vật kịch độc trong chén canh cũng hơi co lại tay chân, khiến nước canh xuất hiện từng vòng gợn sóng, hiển nhiên cũng bị dọa sợ.

Khuôn mặt không hề quan tâm của "Ly La" tiên tôn cũng xuất hiện sự hoang mang hiếm có.

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức trở nên ngây ngốc.

Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng: "Phi Vinh" đứng một bên khác phía sau hắn cũng nhanh chóng mở miệng nói: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!"

"Ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo Tiên Tôn"

"Tu sĩ Đại Thừa kỳ phải làm thế nào để nô dịch Long tộc?"

"Kính xin Tiên Tôn khẳng khái giúp đỡ, ban thưởng thủ đoạn."

"Rất có thể thuật này sẽ cần dùng đến khi trảm Kiến Mộc và trảm Phù Tang!"

Hồng hoang.

Trong bối rối ảm đạm, tử khí đậm đặc bành trướng như nước thủy triều, lạnh lẽo tận xương như rơi vào hầm băng.

Trong hư không, từng bóng dáng kim giáp, cả người có chân hỏa quấn quanh, hội tụ như dòng, đều trầm mặc không nói, lui bước về chỗ sâu.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ xíu quanh quẩn giữa cành lá.

Ngân Khương áo gai bồng bềnh, gánh vác trường cung: "Tượng Tái": "Cô Miểu" và "Không Mông" đi sát đằng sau nàng.

Một giọng nói rất quen thuộc đang không ngừng vang lên bên tai bốn người: "Vừa rồi bốn người các ngươi tụng niệm tên vương, là cảm giác gì?"

Trong lòng "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông" đều nghi ngờ, lấy tính cách của "Thùy Vũ", không nên thấy tò mò với loại vấn đề này!

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang từng người tự xưng là Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế thượng giới lâm trần, dù "Tôn" thật sự để hắn ta tụng niệm vương tên: "Thùy Vũ" cũng không thể đồng ý.

Càng không có khả năng hỏi thăm ý kiến những "tiên hạ đẳng"

bọn họ!

Suy nghĩ đến đây, ba người đều rất ăn ý không trả lời cái gì.

Ngân Khương cũng giống như thế, nàng là tu sĩ trong đoạn năm tháng này, kinh nghiệm càng phong phú hơn ba người "Tượng Tái"!

Thấy bốn người không có bất kỳ đáp lại gì, giọng nói "Thùy Vũ"

dân biến mất.

Chẳng mấy chốc, bên tai bốn người quay về yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng nói gì của "Thùy Vũ".

Tận đến giờ phút này: "Tượng Tái" mới sắc mặt nặng nề nói:

"Thùy Vũ xảy ra chuyện!"

"Tiếp theo, không thể đáp lại giọng nói của Thùy Vũ"

Ba người khác không nói gì, nhưng đều chấp nhận quan điểm của "Tượng Tái"

Gần như ngay sau đó, giọng "Tôn" đột nhiên truyền vào trong tai bốn người: "Thùy Vũ đã chết."

"cẩn thận Ứng Thanh Quyệt? !"

"cẩn thận Phệ Tâm Quyệt!"

Nghe thấy "Thùy Vũ" vẫn lạc, bốn người không hề thấy bất ngờ.

Nhưng cũng như vừa rồi, bọn họ không trả lời giọng nói của "Tôn.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Không Mông" lập tức hỏi: "Phệ Tâm Quyệt là cái gì?"

Ngân Khương từ tốn nói: "Hồi ức quá khứ, tương tự với tâm ma"

"Chỉ cần có thể vượt qua tâm ma, không cần lo lắng Phệ Tâm Quyệt"

"Nhưng có một điều nhất định phải nhớ kỹ!"

"Bất cứ lúc nào cũng không nên quay đầu lại!"

Nghe vậy, ba người "Tượng Tái" lập tức ghi nhớ những điều này, "Ứng Thanh Quyệt" khó lòng để phòng, ngay lúc Ngân Khương trả lời vấn đề của bọn họ, thật ra cũng rất nguy hiểm!

Đang nghĩ ngợi, bên tai "Không Mông" lập tức vang lên một tiếng kêu gọi rất quen thuộc: "Không Mông...

"Không Mông..."

"Không Mông? !"

Là "Mặc Côi"!

"Thùy Vũ" vẫn lạc: "Mặc Côi" vào ván cờ!

Vẻ mặt "Không Mông" không thay đổi, mặc cho tiếng gọi của "Mặc Côi" lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai, không có bất kỳ đáp lại gì.

Chẳng mấy chốc, giọng "Mặc Côi" ngừng lại.

Bộp, bộp, bộp...

Ngàn vạn kim giáp tiếp tục đi ngược.

Chỉ chốc lát, bên tai "Tượng Tái" cũng vang lên tiếng nói của "Mặc Côi": "Tượng Tái tiền bối... Tượng Tái tiền bối..."

"Tượng Tái" cũng giống "Không Mông", không có bất kỳ đáp lại gì.

Nơi này là U Minh.

Hai giới cách xa nhau, dưới tình huống bình thường, bọn họ không thể nghe được tiếng kêu gọi của "Mặc Côi".

Hiện tại người kêu gọi bọn họ là "Ứng Thanh Quyệt"!

Thấy "Tượng Tái" cũng không có bất kỳ đáp lại gì, giọng nói "Mặc Côi" nhanh chóng biến mất.

Ngay lúc này, bốn người Ngân Khương: "Tượng Tái": "Cô Miều", "Không Mông" đều cảm thấy đầu vai nặng nề, một cánh tay tinh tế tái nhợt, lạnh lẽo thấu xương đặt lên bờ vai của bọn họ.

Cánh tay này như huyền băng vạn năm, ý lạnh lập tức xuyên qua pháp y, xâm nhập đạo thể, như sự âm u lạnh lẽo đến từ chỗ sâu nhất trong U Minh, có thể đông kết thần hồn!

Trong thần niệm thăm dò của bốn người, trên vai của bọn họ lại rõ ràng không có vật gì!

Trong chốc lát, trong lòng ba người "Tượng Tái": "Cô Miểu", "Không Mông" dâng lên một loại khát vọng vô cùng mãnh liệt.

Bọn họ rất muốn lập tức quay đầu nhìn sau lưng một chút, nhìn xem rốt cuộc có cái gì...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cổ ba người không tự chủ được bắt đầu chuyển động, tầm mắt của bọn họ cũng bắt đầu di chuyển về sau.

Ngay sau đó: "Không Mông" lập tức dựa vào thực lực tu vi tấn thăng thành tiên vào giờ phút này, cưỡng ép ngừng hành động quay đầu.

Nàng vung ống tay áo một cái, lúc này muốn một chưởng vỗ ra sau lưng.

Chương 2788: Mở rộng tầm mắt (2)

Nhưng ngay lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền tới một giọng nói thanh thúy ngọt ngào: "Sư tỷ! Ngươi xem ta tìm được cái gì?"

Giọng nói này nghe vô cùng quen thuộc, cùng lúc đó cảnh tượng quanh người "Không Mông" biến ảo, trong chớp mắt từ u ám thâm thúy, hóa thành một mảnh thiên địa bầu trời xanh ngăn ngắt, cỏ xanh như tấm đệm.

Cách đó không xa, một đầu yêu thú to lớn ngã xuống đất, nó như tê giác, hình thể khổng lồ, trong vết thương ở cổ có máu tươi ào ạt chảy xuôi, chẳng mấy chốc đã hội tụ một vũng máu nho nhỏ trên đồng cỏ.

Trong vũng máu mùi tanh nổi lên bốn phía, không ngừng nổi lên từng cái bong bóng có to có nhỏ, như vô số vật sống nhúc nhích.

"Không Mông" nhìn tình cảnh này, lập tức nhớ ra đây là lúc tu vi của mình còn rất thấp kém, vì kết thành nhất phẩm Kim Đan đã cùng đồng môn ra ngoài du lịch, chém giết một đầu yêu thú gây tai họa cho sinh linh phàm tục.

Đây là lần đầu tiên sư tỷ muội bọn họ đi xa nhà, rời khỏi sự che chở của tông môn, mở rộng tầm mắt nhưng cũng chịu rất nhiều thiệt thòi...

Suy nghĩ chưa hết, đầu ngón tay "Không Mông" lập tức dấy lên một đám linh hỏa màu hồng nhạt, hóa thành lưỡi đao đánh vào yêu thú nằm trong vũng máu chảy xuôi!

Ngay sau đó, vũng máu bắt đầu thiêu đốt, vật sống bên trong như nhúc nhích càng thêm kịch liệt, theo đó vô số sâu bọ huyết sắc tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, sau lưng nàng vang lên thét chói tai của sư muội:

"Sư tỷ!"

"Cứu tai!"

"Không Mông" giật mình, lại không có ý quay đầu.

Đúng vậy, sư muội cùng lớn lên với nàng, đồng môn có tư chất không thua nàng đều vẫn lạc trong lần diệt yêu này...

Với bọn họ của lúc đó, đầu yêu thú trước mắt không khó giết, thế nhưng bọn họ lại không biết trong cơ thể đầu yêu thú này đã sớm bị trùng ký sinh.

Sau khi giết chết yêu thú, hai người không lập tức phát hiện vấn đề, ngược lại bị vùng rừng núi ít có người đến này hấp dẫn, náo loạn một trận, lúc này mới chuẩn bị ra tay giải quyết tốt hậu quả.

Trì hoãn một lúc như thế...

"Sư tỷ! Cứu ta!"

"Sư tỷ, vì sao ngươi không cứu ta? Có phải ngươi cố ý không?"

"Ngươi biết sư tôn thích ta hơn, cho nên nhân cơ hội hại chết ta đúng không?"

"Sư tỷ... Sư tỷ... Ngươi là đồng môn sư tỷ của ta, ta... Ta không trách ngươi..."

"Ta sắp phải chết, ngươi ôm ta một cái có được không?"

"Ngươi... Ngươi nhìn ta một cái..."

"Sư tỷ... Ngươi muốn ta ở lại nơi xa lạ này sao..."

"Ngươi còn tới thăm ta không?"

"Không Mông" yên tĩnh ngã ngồi trên cỏ, nhìn vũng máu trước mắt bị đốt sạch sẽ từng chút một, vẻ buồn bã trong mắt càng thêm dày đặc, cần cổ lại không có chút động tác nào.

Gió núi thổi qua ngọn cỏ, sóng xanh chập trùng, cả người nàng như pho tượng.

Ngay lúc "Không Mông" chìm vào ký ức đã từng: "Cô Miểu" cũng lập tức ngừng lại động tác quay đầu.

Khanh!

Tiếng ngâm khẽ vang lên, phi kiếm bản mệnh của hắn ta sắp ra khỏi vỏ.

Trong chớp mắt, hoàn cảnh quanh mình đột nhiên biến ảo.

Vù... Vù... Vù...

Gió lạnh rít gào, đường núi khúc khuỷu.

"Cô Miểu" phát hiện mình vấn tóc sải chân, rất gian nan leo lên một ngọn núi cực kỳ hiểm trở.

Ngọn núi này như đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuyên thẳng mây xanh, nguy nga sừng sững, khí thế hùng hồn.

Nó không có một ngọn cỏ, băng sương chồng chất, chỉ có từng chuôi trường kiếm hình thái khác nhau, hoặc tinh tế sắc bén, hoặc nặng nề trầm ổn, hoặc nhẹ nhàng bay bổng, hoặc quỷ quyệt ảm đạm, hoặc quang minh đường hoàng, hoặc trang nhã như ngọc... Từng đống như rừng, trải rộng cả tòa núi Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như gió tuyết, quanh quẩn núi non, quanh quẩn gào thét.

Lúc này tu vi của "Cô Miểu" còn thấp, trên dưới cả người vết thương chồng chất, tay chân lộ ra ngoài đều đã hiện ra màu tím xanh.

Vết máu chưa chảy xuôi bao nhiêu đã bị đông cứng.

Hắn ta cảm thấy ý lạnh vô tận xâm nhập tới, sinh cơ không ngừng trôi qua.

Trong tiếng gió kêu khóc, một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến từ phía sau: "Tiểu tử, đã lâu không gặp."

Vẻ mặt "Cô Miểu" hơi động, đây là giọng nói từ phi kiếm bản mệnh của sư tôn hắn ta!

Giọng nói kia tiếp tục nói: "Ngươi đã lớn như vậy... Nếu chủ nhân có thể tận mắt thấy, chắc chắn sẽ rất vui mừng!

"Cô Miểu" dừng chân, im lặng không nói, lại chưa từng quay đầu.

Giọng nói kia như yếu ớt thở dài, sau đó nói: "Quay lại, để ta thay chủ nhân nhìn ngươi... Từ khi hắn vẫn lạc dưới thiên kiếp, ta trở về Tê Kiếm sơn đến nay, hôm nay là ngày vui nhất"

"Cô Miểu" ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xa xa, không do dự tiếp tục leo lên.

"Tiểu tử?" Giọng nói kia hơi quỷ dị: "Từ khi ngươi bái sư, là ta luyện kiếm với ngươi, hôm nay gặp lại, lại keo kiệt thời gian uống cạn một chung trà?"

"Sư tôn của ngươi có ân nặng như núi với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhớ ơn hắn?"

"Ta thay chủ nhân truyền nghề, được coi là nửa sư của ngươi, ngươi lại vô tình vô nghĩa như vậy?"

"Quay lại!"

"Để ta nhìn ngươi!"

"Để ta thay mặt sư tôn ngươi nhìn ngươi! !!"

"Cô Miểu" không trả lời, kéo thân thể mỏi mệt tiếp tục đi lên đỉnh núi, bóng dáng của hắn ta càng ngày càng nhỏ, cách vị trí vừa rồi cũng càng ngày càng xa.

Giọng nói kia cũng càng ngày càng nổi giận: "Quay lại!"

"Quay lại!"

"Nhanh quay đầu! !"

Chương 2789: Mở rộng tầm mắt (3)

Cùng lúc đó: "Tượng Tái" cũng đang có động tác quay đầu, quanh mình biến ảo, hắn ta đứng trong một đồng ruộng màu xanh mượt, trên người mặc quần áo nhà nông, chân đi giày đen, đeo một cái bao quần áo như chuẩn bị đi xa.

Sau lưng có phụ nhân buồn bã nói: "Trong nhà ruộng tốt trăm mẫu, huynh đệ thủ túc hòa thuận, lại đang chuẩn bị sính lễ cưới thê thất hiển lương cho ngươi, ngươi cũng không phải những người nhàn rỗi ngoại trừ một cái mạng cái gì cũng không có, tội gì đi theo giấc mộng tiên nhân viển vông kia?

"Mặc dù phàm nhân không lâu dài bằng Tiên gia, nhưng cốt nhục đoàn tụ, niềm vui gia đình, phu thê ân ái... Sao lại không đáng"

"Tu hành quan trọng như vậy sao... Đáng để ngươi vứt bỏ thân nhân liên hệ huyết mạch?"

"Tượng Tái" ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, đây là tình cảnh khi mình nhập đạo!

Vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, cúi đầu nhìn trang phục trên người một chút, lập tức nhanh chân đi về phía trước.

"Ngươi dừng lại!" Tiếng lẹt xẹt vang lên, dường như phụ nhân đuổi theo, tiếng nói nghẹn ngào: "Ngươi nhất định phải đi thì quay đầu lại, để vi nương lại nhìn ngươi một chút... Chỉ một chút!"

"Tượng Tái" hờ hững, bước chân không ngừng.

Phụ nhân đi sát đằng sau, tiếng khóc càng lúc càng lớn: "Hài tử nhẫn tâm... Ô ô... Chỉ nhìn một chút, ngươi có muốn đi chân trời góc biển, vi nương, vi nương cũng mặc kệ!"

"Vì sao ngươi không chịu quay đầu?"

"Ngươi tuyệt tình như vậy sao?"

"Hài tử ngoan, vi nương già rồi, không nhìn thấy ngày ngươi học thành tài trở về... Để vi nương lại nhìn ngươi một chút..."

"Lại nhìn một chút..."

Tiếng khóc thê lương quanh quẩn trên đồng ruộng, mặt nước chiếu rọi bóng dáng phụ nhân lảo đảo nghiêng ngả: "Tượng Tái"

ngoảnh mặt làm ngơ, không hề dừng lại mà nhanh chóng đi xa.

Chẳng mấy chốc, đồng ruộng biến mất, bến nước tiêu tán, bóng dáng và giọng nói của phụ nhân đều đột nhiên ngừng lại, dường như chưa hề xuất hiện.

Cảnh tượng xung quanh lại biến hóa, cỏ cây đông đúc, mạnh mẽ sinh trưởng.

Chân trời nơi xa có cự mộc cao ngất, đứng thẳng sát mây, kia là Tâm Mộc lúc cường thịnh!

Ngay sau đó, một cái giáp chỉ rạng rỡ, che khuất bầu trời như cự trảo, đột nhiên đưa ra từ trên chín tầng trời, hung hăng vồ xuống!

Oanh!"

Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, đầu mọc sừng rồng sáng long lanh, Long Nữ tay áo bồng bềnh cưỡi mây mà tới, mắt dọc hoàng kim đều là ý lạnh, ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, chỉ về phía bọn họ...

Uy áp cuồn cuộn, ầm vang rơi xuống!

Thấy tình huống nguy cấp: "Thùy Vũ" bên cạnh "Tượng Tái" lập tức mở miệng: "Phải có núi!"

Tiếng nói vừa ra, ngọn núi lớn liên miên xuất hiện!

Chỉ chút trình độ ấy không chặn được thủ đoạn của vị Long Nữ kia!

"Tượng Tái" lập tức mở miệng: "Sơn ngoại hữu sơn!"

Hồng hoang.

U minh.

Tử khí cuồn cuộn, hàn ý lạnh thấu xương.

Kim giáp vẫn như dòng lũ, lấy dáng vẻ đi ngược đi đến chỗ sâu, trong đó ba bóng dáng hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người cuồn cuộn lại tự mình chìm vào ký ức đã từng, đều đang triển đấu với "Phệ Tâm Quyết".

Lúc này, giọng "Thùy Vũ" đột nhiên vang lên bên tai "Tượng Tái":

"Phải có núi!"

Hai mắt "Tượng Tái" vẫn nhắm chặt, trong miệng theo bản năng trả lời: "Sơn ngoại hữu sơn..."

Hồng hoang.

Huyết nguyệt treo cao, màu đỏ hồng vẩy xuống đầy đất.

Rừng rậm, đầu cành.

"Mặc Côi" váy như núi hoa, nhẹ nhàng rơi xuống, hai mắt nàng hơi khép, ngồi xếp bằng tu luyện.

Đột nhiên, bên tai nàng vang lên một giọng nói rất quen thuộc:

"Gọi ta có chuyện gì?"

Nghe vậy, hàng lông mi dài của "Mặc Côi" khẽ nhúc nhích, lập tức mở hai mắt ra, là giọng "Tượng Tái" tiền bối!

Nàng vừa gọi tôn hiệu "Tượng Tái", hiện tại đối phương mới đáp lại mình?

Nghĩ tới đây: "Mặc Côi" nhẹ cau mày ngài, trong chốc lát cũng không dám nói tiếp.

Vừa rồi nàng theo thứ tự gọi tôn hiệu của "Không Mông", Bùi Lăng và "Tượng Tái" tiền bối, ba người đều không đáp lại điều gì.

Có thể thấy hoặc là chỗ của bọn họ bị ngăn cách, căn bản nghe không được; hoặc là đáp lại tiếng kêu gọi của nàng, là một chuyện vô cùng nguy hiểm!

Hiện tại "Tượng Tái" tiền bối đột nhiên cách không đối thoại với nàng, điều này khiến trong lòng "Mặc Côi" đột nhiên dâng lên báo động, có một vài điều không đúng!

Nàng cụp hàng lông mi dài, nhanh chóng suy nghĩ.

Lúc này, giọng "Tượng Tái" lại không ngừng vang lên: "Vừa rồi ta có việc, chưa kịp đáp lại... Không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì?"

"Đạo hữu?

"Kính xin nhanh chóng đáp lại, tránh để ta lo lắng!"

"Đạo hữu còn ở đó không?"

"Có gặp nguy hiểm không?"

"Kính xin đạo hữu lập tức nói rõ."

"Đạo hữu! Đừng do dự, mau trả lời ta!"

"Mau trả lời!"

"Mau trả lời!"

"Không trả lời, đừng trách ta không khách sáo."

"Mặc Côi" ngậm miệng không nói, mắt sắc dần nghiêm nghị, trong lòng dần chắc chắn suy đoán trước đó.

Giọng nói này đúng là giọng "Tượng Tái"!

Nhưng lời hắn ta nói ra... Đối phương quá gấp!

Cửu Nghi sơn đứng đầu trong năm tông chính đạo: "Tượng Tái" là tổ sư Cửu Nghi sơn, từ trước đến nay tính tình hắn ta luôn trầm ổn, dù cho là tình huống khẩn cấp hoặc lo lắng nàng gặp tình cảnh nguy hiểm, cũng không thể vội vàng liên tục thúc giục như vậy.

Hiện tại người nói chuyện với nàng căn bản không phải "Tượng Tái"!

Nhận ra điều ấy: "Mặc Côi" lập tức vươn người đứng dậy.

Nàng không biết rốt cuộc đối phương là cái gì, nhưng đã có thể cách không đối thoại với nàng, có nghĩa vị trí hiện tại của nàng đã bại lộ!

Chương 2790: Mở rộng tầm mắt (4)

Không thể chờ hóa thân tiếp tục dò xét hoàn cảnh quanh mình, phải mau chóng rời khỏi nơi này!

Nghĩ tới đây: "Mặc Côi" vung ống tay áo một cái, lập tức hóa thần huyền quang, chạy tới một phương hướng.

Trong nháy mắt, nàng đã biến mất dưới màn đêm.

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi cây tùng vắng vẻ, gió mạnh phần phật, lá tùng rơi gấp như mưa, phát ra tiếng rì rào.

"Cựu" áo bào đen như đêm, ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, trong tay cầm một quân cờ đen, không nhúc nhích dừng lại giữa hư không.

Từng bóng người bao bọc vây quanh bàn cờ đen trắng đan xen, mắt không chớp nhìn ván cờ trước mắt.

Lúc này: "Cựu" đột nhiên hạ cờ.

Cộc!

Cờ đen đặt xuống, một quân cờ trắng trong đó bị ngăn chặn, lại không có sinh cơ, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tất cả tu sĩ Đại Thừa lập tức vô cùng nghiêm nghị.

Khoảng cách Tố Chân Thiên "Mặc Côi" vào ván cờ mới trôi qua không bao lâu.

Hiện tại lại có quân cờ vẫn lạc, rất có thể là "Mặc Côi" vừa vào vân cời So sánh với tình huống khi "Oanh Nham': "Cư Vũ", Tu Xà vào ván cờ trước đó, chắc tình hình trong ván cờ đã tốt hơn một chút.

Nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào!

Nghĩ tới đây, Cửu Nghi sơn "Điều Chu" trầm giọng nói: "Lần này, đến lượt ma môn!"

Nghe vậy, một phương Trọng Minh tông không có bất kỳ phản ứng 8ì.

Thiên Sinh giáo Đại Thừa đều yên tĩnh nhìn ván cờ, không biết đang suy nghĩ điều gì, không có bất kỳ phản ứng gì.

Một đám áo bào xám Luân Hồi tháp dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, dường như không nghe được gì.

Lúc này: "Cựu" ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện bàn cờ, tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Đến ngươi!"

Thấy "Cựu" bắt đầu thúc giục, Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo và Luân Hồi tháp đều không có ý vào ván cờ, Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" lập tức khẽ lắc đầu, nói: "Tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng"

"Không thể phá vỡ huyễn cảnh thì cũng thôi."

"Chỉ là ván cờ, chỉ là có chút nguy hiểm đã e ngại không tiến, tâm tính như thế, ngay cả hạng người can đảm phàm tục cũng không bằng!"

"Cho dù hô mưa gọi gió trong phương huyễn cảnh này, tu luyện đến đỉnh phong, không bước ra bước cuối cùng này, sau khi trở về thượng giới vẫn không thu hoạch được gì, chẳng lẽ không phải lãng phí?"

"Cái gọi là chín môn phái lớn, các ngươi chỉ góp đủ số mà thôi."

"Về sau đừng đánh đồng với biệt uyển hạ giới của ta, thật sự làm nhục danh xưng tiên nhân!"

Nàng vượt qua đám người, đi đến bên cạnh bàn cờ, nói: "Lần này, ta vào ván cờ!"

Nói xong, nàng lập tức lấy ra một quân cờ trắng, rất tùy ý đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Cở trắng hạ xuống, bóng dáng "Hồn Nghi" lập tức biến mất.

Dãy núi cao ngất vòng quanh như bình phong.

Trong thung lũng hoa cỏ um tùm, sông rộng cuồn cuộn, hơi nước tràn trề.

Tiên nhân áo bào trắng nhẹ nhàng, đặt xuống một quân cờ trắng.

Một bóng dáng côi tư diễm dật, uy nghiêm xinh đẹp lập tức hiện ra.

"Hồn Nghi" tóc trắng như tuyết, áo đậm đai lưng ngọc, hai đầu lông mày như chưa mất vẻ ngây thơ, lại uy nghi tự nhiên.

Sau khi nàng xuất hiện, nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh, lập tức đứng dậy.

Tiên nhân áo bào trắng chậm rãi ngẩng đầu, tiếng nói mờ mịt:

"Phù sinh nhược mộng..."

Còn chưa dứt lời: "Hồn Nghi" đã không quay đầu lại đi đến cửa thung lũng.

Chẳng mấy chốc, nàng đi tới cửa thung lũng.

Khác với Đại Thừa tiến vào năm tháng hồng hoang mấy lần trước, nàng không có ý giảm bớt tốc độ, cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, đi thẳng ra cửa thung lũng.

Sắc trời đột nhiên tối xuống, huyết nguyệt giữa trời.

Quanh mình cự mộc che trời, lại vắng lặng im ắng, không có bất kỳ tiếng động sâu trùng cầm thú gì.

Chỉ có cách đó không xa, có một vách đá cheo leo rủ xuống, tiếng nước ù ù, đầm nước đung đưa, vô số xương trắng hiện ra xung quanh, sáng bóng lạnh người ở dưới ánh trăng.

"Hồn Nghi" váy dài đón gió phồng lên, nàng đứng tại chỗ, thoải mái đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Ngay lúc này, một bóng dáng áo gai giày đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, bóng dáng này nhạt như khói nhẹ, như một cơn gió nhẹ thổi qua có thể tan thành mây khói, nhưng lại truyền ra cảm giác vô cùng hoàn mỹ như không chút tỳ vết.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp? !

"Hồn Nghi" lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, đây là một trong chín vị Tiên Đế khai sáng ảo cảnh.

lộ) thượng giới, dù là địa vị, thực lực hay tư lịch đều không kém nàng!

Lúc này, thần niệm của tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia bao phủ quanh mình, nhanh chóng nói: "Ngươi tên là gì? Nơi đây không phải hung hiểm bình thường, tốt nhất ngươi đừng đi loạn!"

Nghe vậy: "Hồn Nghi" lập tức lấy lại tinh thần, lúc này nói: "Xin hỏi tôn hiệu các hạ?"

"Nơi đây lại là nơi nào?"

Tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia nói: "Ta gọi Bá Dực, nơi này là vùng hoang vu, quanh đây đều không có chỗ tụ cư của tộc ta."

"Hiện tại ta và ba người khác đang đợi một vị đồng tộc."

"Nếu ngươi không có chỗ đặt chân, có thể chờ cùng chúng ta."

"Trước khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ trở về làng"

"Hồn Nghi" nghe vậy, khẽ gật đầu.

Nếu là tu sĩ tầm thường mời, đương nhiên nàng không thể để ý tới.

Nhưng đối phương cũng là một vị Tiên Đế, hiện tại cũng không có việc gấp gì, cũng nên cho đối phương một chút mặt mũi.

Thế là: "Hồn Nghi" nói: "Có thể!"

Bá Dực nói: "Đi!"

Chương 2791: Mở rộng tầm mắt (5)

Nói xong vung tay một cái, hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Sâu trong động quật sau thác nước, trong cấm chế dày đặc.

Lâm Thì, Thân và Súc Kiệt bảo dưỡng binh khí xong, đang kiểm tra ám khí, độc vật đủ loại đồ trên người.

Bỗng nhiên không gian vặn vẹo một trận, Bá Dực dẫn theo "Hồn Nghỉ" đột ngột xuất hiện.

Vẻ mặt ba người Lâm Thì bình tĩnh, không hề thấy bất ngờ.

Tên nữ tu nhân tộc này vừa xuất hiện, bốn người bọn họ lập tức có cảm giác.

Vì để phòng người bản tộc vẫn lạc trong tay Đọa Tiên, vì vậy cố ý phái Bá Dực tốc độ nhanh nhất tiến về, dẫn đối phương đến.

Cùng lúc đó, ánh mắt "Hồn Nghi" nhàn nhạt, cũng quan sát tỉ mỉ ba người Lâm Thì.

Ba người này trang phục khác nhau, trông rất chất phác nhưng lại cho sinh linh một loại cảm giác hoàn mỹ vô khuyết, cộng thêm Bá Dực vừa rồi, rõ ràng là bốn vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

"Hồn Nghi" nhanh chóng khép hai mắt lại, tu vi của nàng ở trong huyễn cảnh này quá thấp.

Cho dù bốn người này đã tận lực thu liễm khí tức, nàng cũng không thể nhìn thẳng bốn người lâu dài.

Nghĩ tới đây: "Hồn Nghi" lập tức nói: "Ta muốn tu luyện, không làm phiền bốn vị."

"Xin bốn vị cũng đừng làm phiền ta!"

Ngay sau đó, nàng cũng mặc kệ phản ứng của bốn người, trực tiếp đi đến bên cạnh ngồi xếp bằng, hơi điều tức, khí tức biến đổi, lại bắt đầu thi triển [Âm Cực Vô Tướng] tìm kiếm vị trí của Bùi Lăng...

Hồng hoang.

Vạn tiên hội.

Trên thểm son, vẻ mặt "Ly La" tiên tôn đã khôi phục sự bình tĩnh, ánh mắt tiên nhân cả điện như điện, đồng loạt nhìn về phía "Phi Vinh".

Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết?

Đây không phải người mưu toan lấy phàm thí tiên, làm trái thiên cương chia cắt thế lực hạ giới sao?

Trong chốc lát, chúng tiên hơi không kịp phản ứng.

Chỉ là sinh linh hạ giới tầng dưới chót, sớm sinh tối chết, yếu đuối không chịu nổi, thuộc về một trong huyết thực chính, cho dù khẩu hiệu vang dội, cuối cùng chỉ sờ soạng lần mò trong phàm trần, không thể đặt lên mặt bàn, đừng nói đến trường hợp như Vạn tiên hội, dù là cuộc nói chuyện thường ngày của các tiên nhân, cũng hoàn toàn không để vào mắt, ngay cả tư cách được nhắc đến không có!

Vốn tưởng thế lực nhân tộc này chỉ chưa bị thuần hóa hoàn toàn, đã tính còn sót lại, khó tránh khỏi làm ra vài chuyện, gà đất chó kiểng như thế có giày vò thế nào cũng chỉ thêm trò cười.

Tiên nhân thượng giới không có chút hứng thú nào.

Cũng do gần đây tộc quần này xuất hiện quá nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, mới khiến một bộ phận tiên nhân chú ý một chút.

Nếu không, trước kia căn bản chưa từng nghe nói!

Không ngờ thế lực nhân tộc ti tiện như cỏ rác này, hôm nay lại đường hoàng xuất hiện trên Vạn tiên hội.

Hơn nữa, vào lúc "Ly La" tiên tôn vừa chỉnh đốn thiên cương xong, một người tuyên bố muốn trảm Phù Tang trảm Kiến Mộc, một người nói khoác không biết ngượng muốn nô dịch Long tộc?

Đây... Đây là cố ý dùng Vạn tiên hội, vả mặt Tiên Tôn ngay trước mặt tất cả tiên nhân sao?

Hơn nữa, ở trong cung điện Phù Tang, đề nghị trảm Phù Tang trước?

Huống chi, hai tên nhân tộc này vừa hay đứng sau lưng Kim Ô tộc Đan Hi và Long tộc "Hi Ngao", kết quả một người đề nghị trảm Phù Tang mà Kim Ô tộc đang sinh sống, một người đề nghị nô dịch Long tộc?

Trong chốc lát, ánh mắt chúng tiên nhìn về phía hai tên nhân tộc kia như là nhìn thấy giống loài ly kỳ gì đó trước đây chưa từng Đặp...

Cùng lúc đó, cuối cùng Bùi Lăng kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, có [Vô Khi Cổ] ở đây, nơi đây không thể truyền âm!

Nhưng hiện tại trong tiên hội này, không có một chính tiên nhân tộc nào, tất cả đều là những tiên nhân ngoại tộc dị tộc, yêu tộc, chỉ cần "Thế Vị" tiền bối và "Phi Vinh" tiền bối tùy tiện cảm giác một chút, chắc chắn có thể biết tất cả việc xảy ra ở nơi này...

Chờ chút!

Không phải Đại Thừa bốn mươi chín kiếp không thể cảm giác tiên nhân chính tiên trở lên chứ?

Nhưng vừa rồi Tiên Tôn xử trí nhiều tiên nhân như vậy, chỉ nghe tiếng động cũng biết...

Không!

Hiện tại nguyên nhân đã không quan trọng!

Phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân!

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng lo lắng: "Hi Ngao" cũng chìm vào trong hoảng sợ.

Trên thực tế, từ sau khi tiên hội bắt đầu, lực chú ý của nàng vẫn đặt vào nhân tộc bên cạnh, sợ đầu óc đối phương rút gần, làm ra việc gì khó hiểu.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ nhân tộc bên cạnh còn chưa phát bệnh, hai gã nhân tộc do đối phương dẫn tới lại đã đầu óc không bình thường!

Làm sao bây giờ?

Hiện tại tất cả tiên nhân đều tưởng mấy tên phàm nhân này là nàng dẫn tới...

Nếu việc này xử lý không tốt, uy nghiêm Long tộc sẽ chịu ảnh hưởng lớn!

So sánh ra, mặt mũi của nàng đã không quan trọng gì!

Nếu lời nói của hai tên nhân tộc này chỉ là việc nhỏ, nàng cũng có thể trực tiếp nhận lấy việc này, tùy tiện răn dạy vài câu, lại phong bế tất cả cảm giác của hai người, không cho hai người tiếp tục làm loạn, nhưng bây giờ...

"Ly La" tiên tôn vừa xử trí một đống lớn tiên nhân làm trái thiên cương, kết quả hai tên nhân tộc này đứng trước mặt "Ly La" tiên tôn, đề nghị "Ly La" tiên tôn làm trái thiên cương...

Đây... Loại chuyện này, là sinh linh có đầu óc có thể nghĩ ra được?

Chương 2792: Mở rộng tầm mắt (6)

Nghĩ tới đây: "Hi Ngao" âm thầm dùng khóe mắt liếc nhìn Đan Hi vẻ mặt mờ mịt, không khỏi thầm thở phào, cũng may người ngồi bàn này không chỉ có nàng.

Nếu gặp xui xẻo, Kim Ô tộc Đan Hi cũng giống nàng...

Cùng lúc đó, Đan Hi cũng rất nghi ngờ.

Tên nhân tộc sau lưng không phải huyết thực do Bùi Lăng dẫn tới sao?

Sao hai tên huyết thực này to gan như thế?

Trảm Phù Tang?

Trảm Kiến Mộc?

Nô dịch Long tộc?

Nói ra ba tội lớn ngay trước mặt "Ly La" tiên tôn, còn muốn mời "Ly La" tiên tôn chỉ điểm?

Bởi vì việc này quá ly kỳ, trong chốc lát nàng không cảm thấy tức giận, mà là một loại ảo giác mở rộng tầm mắt.

Sau một trận tĩnh mịch như im lặng: "Ly La" tiên tôn nhìn về phía Đan Hi, tiếng nói bình thản hỏi: "Hai tên phàm nhân này là tùy tùng của ngươi?"

Đan Hi đột nhiên lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không phải!"

Vẻ mặt "Ly La" tiên tôn bình tĩnh, tiếp theo nhìn về phía "Hi Ngao) nói: "Là tùy tùng của ngươi?"

"Hi Ngao" cũng lập tức lắc đầu, Tiên Tôn tra hỏi không thể lừa gạt.

Lúc này nàng nói: "Không phải"

Cuối cùng ánh mắt "Ly La" tiên tôn nhìn về phía Bùi Lăng ngồi giữa Đan Hi và "Hi Ngao".

Hắn ta không nói gì, ánh mắt mọi người trong Tiên cung đều sắc bén như dao, cùng nhau nhìn về phía Bùi Lăng.

Trong chớp mắt, bóng dáng Đan Hi và "Hi Ngao" đồng thời biến mất, hai người lại quay về ghế của Kim Ô tộc và Long tộc.

Trong chốc lát, trên chiếc ghế ban đầu chỉ còn lại Bùi Lăng: "Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa"

Cung điện nguy nga vẫn sáng ngời, đỉnh điện cao lớn, bốn vách tường xinh đẹp đường hoàng, lại như mây khói tiêu tán nhanh chóng giảm đi, hóa thành cành lá như phỉ thúy.

Mỗi một chiếc lá đều có từng tia từng sợi vàng rực trộn lẫn trong đó như vàng ròng, lúc chập chờn lóe ra ánh sáng hừng hực.

Lại như hấp thu chân hỏa của mặt trời, nhuộm dần huy hoàng xán lạn.

Một lùm thân cành như cột cung điện đứng sừng sững, chống lên không gian cao xa ngay cả Long Bá chính tiên cũng có thể tùy ý hoạt động.

Cành lá xào xạc, che lại bao la... Khí tức như đã từng quen biết, đây là Phù Tang!

Bọn họ đang ở phía trên Phù Tang!

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn sau bàn dài, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã lo lắng tới cực điểm.

"Thế Vị" và "Phi Vinh" vẫn nhắm hai mắt, đột nhiên mí mắt không bị khống chế mở ra.

Hai người lập tức thấy quanh mình tiên khí bổng bềnh, ý cao xa như thực chất.

Khí tức hoàn mỹ không một tì vết chỗ nào cũng có.

Bọn họ lại không bị ảnh hưởng bởi "Vô Cấu thái" của chúng tiên, thấy rõ ràng tất cả trước mắt: Vô số tiên nhân khí tức hoàn mỹ vây quanh ở bên.

Người tai dài mắt đỏ, hai chân có lông dài rủ xuống; người đầu cá heo thân người, trong môi thò ra một đôi răng nanh to lớn, rét lạnh như đao; tháp sắt cao lớn như huyền thiết đổ bê tông, mắt xanh yếu ớt; đầu sinh cỏ cây, người khoác cây sắn dây, vẻ mặt u quỷ...

Cửu Vĩ Hồ vẻ ngoài tuyệt sắc, chín đuôi như màn; đại bằng khí tức cuồn cuộn như đại dương mênh mông; đầu hổ thân người, năm đuôi rêu rao, tóc xanh mặt người, hai mắt dài nhỏ, thân chim, báo trảo...

Ở bên trên, Long Nữ trán mọc sừng ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh băng; Kim Ô tóc vàng kim áo bào vàng kim, vẻ mặt ngạc nhiên.

Trong cung điện rộng lớn, tiên nhân như mây, mỗi một vị đều tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, dường như bất kỳ một sự tồn tại nào tùy ý ra tay, đều có thể lập tức ép bọn họ thành tro tàn!

Lại nhìn lên theo thềm son, bảo tọa huy hoàng, bóng dáng trên đó như nhân tộc, trùng đồng rủ xuống tai, vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi cao cao phía trên vạn tiên như là chúa tể toàn bộ vạn vật chúng sinh giữa thiên địa!

Thứ duy nhất giống nhân tộc bọn họ, không bị cắt nát vẩy vào trong mâm, thì cũng bị băm nát trộn lẫn với thiên tài địa bảo.

Còn tồn tại một chút khí tức thì bồng bềnh trong chén canh như hồ nước...

Trên vòm trời treo cao nơi đây, có thể thấy được khí tượng Tiên gia ở khắp nơi.

Nhưng lại như địa ngục âm u, vô cùng thê thảm.

Trong tĩnh mịch, áp lực vô hình như vạn quân núi nặng, ầm vang giáng xuống!

Trong nháy mắt: "Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức ngây người.

Nơi này... Là hang ổ những ngoại tộc dị tộc, yêu tộc? ?

Lúc này: "Ly La" tiên tôn nhìn về phía ba người, từ tốn nói: "Cho các ngươi dũng khí, lặp lại lần nữa!"

Vừa nói xong: "Thế Vị" và "Phi Vinh" đều chấn động, trong lòng lập tức hiện ra một luồng dũng khí mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Trong chớp mắt, dường như toàn bộ phương thiên địa này không có chuyện gì là bọn họ không dám nghĩ, không dám muốn, không dám làm!

"Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện tình huống không đúng, lý trí của hai người lập tức chiến thắng luồng dũng khí khó hiểu này, nhìn rất nhiều tiên nhân quanh mình, lập tức hiểu trong tình hình này, có mở miệng hay không đều giống nhau!

Bọn họ không hề nói nhảm, tâm niệm vừa động, khí thế cả người liên tục tăng lên, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng, trực tiếp chuẩn bị chiến tử.

Thấy tình thế đã nghìn cân treo sợi tóc, vô cùng nguy cấp, Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại.

Bây giờ "Ly La" tiên tôn chưa lập tức ra tay, chắc là vì thiên cương.

Vị Tiên Tôn này rất để ý thiên cương!

Bây giờ muốn sống, phải ra tay từ thiên cương!

Chương 2793: Sau này đừng đi tiên hội!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức cảm thấy lại có một quân cờ vẫn lạc.

Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo của Kế Sương Nhi cũng vang lên trong đầu hắn: "Cửu Nghi sơn, Tượng Tái vẫn lạc!"

"Tượng Tái"...

Đầu tiên là "Thùy Vũ", hiện tại là "Tượng Tái"... Bên "Không Mông"

cũng xảy ra chuyện lớn!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại phát hiện một quân cờ mới vào ván cờ.

Hắn lập tức tập trung ý chí, không còn phân tâm cái gì khác.

Hiện tại tình hình như vậy, chỉ cần một bước đạp sai, chính là tình thế toàn quân bị diệt!

Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, lập tức nghiêm nghị nói: "Làm trái thiên cương, xem ra không phải nói và không nói."

"Mà là làm và không làm!"

"Trong phàm tục, miệng nói giết người cùng giết người thực tế cũng có cách biệt một trời."

"Vừa rồi, mặc kệ chúng ta nói cái gì, ít nhất cho đến tận nay cũng chưa làm trái thiên cương!"

"Tiên Tôn đường đường là Tiên Tôn, chúng ta tiên phàm khác biệt"

"Nếu ra tay với chúng ta, chính là tàn sát sinh linh hạ giới!"

"Hành động lần này giống những tiên nhân vừa bị xử trí, mới thật sự là làm trái thiên cương..."

Còn chưa nói hết câu, [Vô Khi Cổ] trên thểm son đã tự phát vang lên!

Đông đông đông đông đông... Tiếng trống trong trẻo vang vọng cả tòa chính điện như sóng dữ cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, vượt xa bất kỳ tiếng vang nào vừa rồi!

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ: "Thế Vị" và "Phi Vinh" thật sự không làm trái thiên cương.

Nhưng hắn từng làm trái!

Hơn nữa, không chỉ một đầu Nhưng ngay lúc hắn tưởng tình huống đã vô cùng tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn, đột nhiên cảm giác được một bộ thân thể mềm mại ôn nhuận áp sát vào trong ngực hắn.

Trong tầm mắt, rõ ràng trong ngực hắn trống rỗng, cũng không có cái gì.

Nhưng xúc cảm thân thể lại vô cùng rõ ràng như thực chất, như thật sự có một nữ tử dáng người thướt tha, uyển chuyển thon dài nằm trong ngực hắn, thân mật với hắn.

Đây là tiên thuật Thiên Sinh giáo, [Âm Cực Vô Tướng] !

Cùng lúc đó, ánh mắt chúng tiên như điện, lạnh lùng nhìn qua Bùi Lăng.

Sắc mặt "Ly La" tiên tôn lạnh nhạt, trong mắt bình tĩnh không lay động, một mảnh cao xa, không nhìn ra chút vui giận.

L Âm Cực Vô Tướng] là tiên thuật, nhưng trước mắt có rất nhiều sự tồn tại đều là tiên nhân chính tiên trở lên!

Bởi vậy, trong tầm mắt "Ly La" tiên tôn và tiên nhân khác, Bùi Lăng vừa công bố ba người không làm trái thiên cương, (Vô Khi Cổ] lập tức ầm ầm vang lên, ngay sau đó một nữ tử nhân tộc tóc đài như sương, dung mạo tuyệt diễm xuất hiện trong vòng tay của đối phương, bắt đầu ở trước mặt chúng tiên làm hành động cởi áo nới dây lưng cho Bùi Lăng, cùng hắn...

Lúc này, phía trên tán cây Phù Tang lại hoàn toàn tĩnh mịch!

Chỉ có tiếng trống thùng thùng, kéo dài không thôi.

Bùi Lăng tê cả da đầu, tự biết tiếp tục ở lại nơi này chỉ có một con đường chết.

Cả người hắn lập tức dấy lên ngọn lửa màu vàng óng, ánh lửa hừng hực lập tức bao trùm "Thế Vị": "Phi Vinh" và "Họa" ở sau lưng.

Ngay sau đó, trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Tuế Tuế Niên Niên, Vạn Hỏa Trầm Uyên] !"

Giống với [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân], tiên thuật [Tuế Tuế Niên Niên, Vạn Hỏa Trầm Uyên] này cũng là truyền thừa Tâm Mộc!

Lúc trước hắn và Tâm Mộc chiến đấu, Tâm Mộc đã sử dụng tiên thuật này suýt nữa khiến hắn rơi vào Ngu Uyên!

Bây giờ, hắn muốn dùng tiên thuật này, kéo mình: "Thế Vị": "Phi Vinh": "Họa" cùng vào trong Ngu Uyên!

Phù Tang là chỗ mặt trời mọc, Tầm Mộc đứng sừng sững trong Ngu Uyên là chỗ mặt trời lặn!

Giữa hai bên có khoảng cách cực kỳ xa xôi.

Lấy tốc độ mặt trời cũng phải tốn cả ban ngày mới có thể đến.

Tiên thuật này là thủ đoạn chạy trốn duy nhất có khả năng với hắn hiện tại!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã bị định tội..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu luyện hóa tội cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lãng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết mờ mịt cổ xưa, bờ môi mấp máy, im ắng phun ra tâm chữ.

Dáng vẻ nguy nga đột nhiên hiện lên.

Bóng dáng Bùi Lăng như bị cất cao vô hạn trong tối tăm, sâm nhiên lãnh khốc, uy nghiêm khó lường như vòm trời mênh mông.

Trên bầu trời, vô số kiếp vân lộn xộn tuôn ra từ bốn phương tám hướng, như hắc triều cuồn cuộn.

Tầng mây nặng nề xếp chồng, lại như một mảnh huyền thiên mới xuất hiện, ầm vang đè xuống cả cây Phù Tang!

Biển mây cuồn cuộn vô ngần, càng tụ càng nhiều, gần như đã chạm đến ngọn cây Phù Tang.

Bóng đen to lớn bao phủ cả tòa Tiên cung.

Rất nhiều tiên cầm nghi lại trên cột đèn lo lắng khôi phục thể xác huyết nhục, thỉnh thoảng đập hai cánh như không chịu nổi áp lực kinh khủng đến từ thiên uy huy hoàng, như muốn bay đi.

Chúng tiên lạnh lùng nhìn tình cảnh này, ngay sau đó từng đạo điện quang tím xanh như từ hư không không biết nào đó, bị cưỡng ép chuyển vào trong kiếp vân, hóa thành lôi mãng điện xà, gào thét chạy nhanh.

Chương 2794: Sau này đừng đi tiên hội! (2)

Lôi âm nặng nề, ầm ầm vang lên.

Như thiên quân vạn mã, vô số binh xe chạy vào trong hư không, lấy khí thế đều nhịp như vô địch, cuồn cuộn ép về phía tứ hải bát hoang.

Lực lượng này cường đại, mạnh mẽ, cuồng bạo, quang minh...

Sáng tỏ chói mắt, uy nghiêm đường hoàng, chính là thiên kiếp mất tích đã lâu!

Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả tiên nhân lập tức trừng to mắt!

Vẻ mặt không hề bận tâm của "Ly La" tiên tôn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Thiên kiếp!

Thiên kiếp trong tay một nhân tộc tay? ?

Sao đối phương làm được?

Oanh! !

Trong mây hoàn tất ấp ủ điện quang, hóa thành một đạo lôi long tráng kiện, nó râu sừng đều đủ, mỗi một mảnh lân phiến đều sinh động như thật, như là một sinh linh lập tức sinh ra trong lôi đình, lúc há miệng răng nanh như dao, trong mắt điện quang phần phật, khí thế hung hãn, gầm thét bổ về phía Bùi Lăng.

Kiếp lôi hung mãnh, lôi long ngang ngược có khí thế nghiền nát vạn vật, chôn vùi chúng sinh.

Ánh sáng tím xanh quen thuộc chiếu rọi đôi mắt chúng tiên, hách rửa thiên uy như tỉnh lại từ trong ký ức, bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần, không chỉ có thiên kiếp, hơn nữa nhân tộc này còn dùng tiên thuật làm trái thiên cương!

Cái này... Ba tên nhân tộc này thật là to gan!

Vốn tưởng hai tên nhân tộc đang đứng dám công khai đề nghị trảm Kiến Mộc, trảm Phù Tang, nô dịch Long tộc trước mặt Kim Ô tộc và Long tộc trên Vạn tiên hội, đã đủ làm cản.

Không ngờ so sánh với tên nhân tộc đang ngồi căn bản cũng không tính là gì!

Đầu tiên hắn cố ý lộ ra tội danh làm trái thiên cương, sau đó dùng tiên thuật cách không tằng tịu với nữ tử trước mặt mọi người, hiện tại ở tiên hội bàn bạc cách tìm kiếm thiên kiếp, ngay trước mặt "Ly La" tiên tôn, quang minh chính đại lấy ra thiên kiếp đã trộm đi...

Từ trước tới nay chư thiên vạn giới chưa từng gặp loại sinh linh không sợ chết này!

Vào lúc này: "Ly La" tiên tôn lập tức lấy lại tinh thần, hắn ta duỗi bàn tay ra, cách không một trảo.

Thiên kiếp đang khí thế hùng hổ bổ về phía Bùi Lăng lập tức hóa thành một đạo thanh mang, hoàn toàn rơi vào trong tay hắn ta.

Trên bầu trời, kiếp vân trùng điệp vô ngần cùng lôi điện còn tiếp tục ấp ủ trong mây cũng nhanh chóng thu nhỏ, như mây khói bị kiềm chế nhanh chóng hội tụ vào lòng bàn tay "Ly La" tiên tôn.

Trong chốc lát, hệ thống dùng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] gọi ra thiên kiếp, đều rơi vào tay "Ly La" tiên tôn.

Luồng khí tức thiên đạo mờ mịt, cao xa, uy nghiêm, mênh mông... Quanh người Bùi Lăng cũng bị bóc ra, tụ hợp vào lòng bàn tay "Ly La" tiên tôn.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao..."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Nhìn "Ly La" tiên tôn bóp thiên kiếp thành một đoàn mây khói màu mực, thỉnh thoảng có ánh sáng tím xanh sáng lên, trong đầu Bùi Lăng lập tức trống rỗng.

Hiện tại... Làm sao bây giờ?

Lúc này, cuối cùng chúng tiên lấy lại tinh thần, một tiên nhân mắt xanh lục cây sắn dây là áo, lập tức giận dữ nói: "Nhân tộc to gán! Dám ăn cắp thiên kiếp! Trọng tội như thế nên tru diệt toàn tộc, vĩnh thế không được thoát thân!"

Lại một tiên nhân như ám ảnh, toàn thân tản ra tử khí dày đặc tiếng nói yếu ớt: "Làm trái thiên cương, tội thêm một bậc."

"Lấy phàm loạn tiên, tội không thể tha thứ... Toàn tộc bỏ đi tu vi, biếm thành sâu kiến, đời đời kiếp kiếp không được vào đại đạo!"

Còn có một tiên nhân hoa phục đầu thú hừ lạnh lên tiếng: "Trước mắt bao người, cũng dám coi trời bằng vung như thế, có thể thấy tâm tính ngang bướng, không có chút suy nghĩ trật tự nào, đáng chết! Nên tru!"

"Chỉ là sinh linh hạ giới dám làm ra hành động ngỗ nghịch như thế, chưa từng nghe thấy! Nếu không thiên đao vạn quả nó, luyện thần hồn vào lửa đèn, đốt cháy vạn năm, khó tha thứ tội lỗi!"

"Người cả gan làm loạn không chỉ một nhân tộc này! Tất cả nhân tộc còn lại đều phải trả giá đắt"

"Từ nay về sau, tất cả nhân tộc đều là huyết thực, không thể nhập đạo, không thể tu luyện, không thể có được bất kỳ truyền thừa gì...

Vẻ mặt chúng tiên xúc động tức giận, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều là vẻ lạnh lẽo.

Bọn họ cảm thấy, cứ vậy nghiền chết nhân tộc ti tiện này, thật sự quá dễ dàng cho đối phương!

Nhìn tình cảnh này: "Hi Ngao" không cảm thấy bất ngờ, nhân tộc này... Lại phát bệnh!

Chỉ là điều khiến nàng không ngờ, ban đêm xông vào hành cung Long tộc bắt cóc tiểu công chúa Long tộc "Yểu Nguyệt", còn có hành động bắt cóc nàng, là việc quá nhỏ nhoi, quá bình thường với tên nhân tộc đầu óc có vấn đề này, đối phương căn bản khinh thường nhắc đến trên Vạn tiên hội!

Điều này khiến nàng thầm thở phào...

Cùng lúc đó, thấy "Ly La" tiên tôn nhìn thiên kiếp thu nạp trong lòng bàn tay, chậm chạp không nói, Kim Ô tộc Đan Hi mắt vàng loé lên, lập tức giọng trong trẻo nói: "Tiên Tôn, mặc dù tên nhân tộc này đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần, nhưng dù sao cũng chỉ là một sinh linh hạ giới chưa thành tiên."

"Căn bản không có tư cách để Tiên Tôn tự mình xử lý."

Chương 2795: Sau này đừng đi tiên hội! (3)

"Có thể giao hắn cho tộc ta xử trí thay hay không?"

Không biết vì sao ấn tượng của nàng với Bùi Lăng rất không tệ!

Cũng không muốn đối phương trực tiếp vẫn lạc như vậy.

Chỉ cần "Ly La" tiên tôn chịu giao Bùi Lăng cho nàng xử trí... Ừ, phạt đối phương biến thành Kim Ô là được!

Về sau mặt trời mọc mặt trời lặn, vừa vặn mỗi ngày cùng đi...

Nghe vậy, Long Nữ sừng rồng óng ánh trên trán chiết xạ ngàn vạn hoa thải, chiếu rọi Yếu Du" cau hàng mày ngài hơi quay đầu, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, hai đầu lông mày đều có vẻ không vui.

Nhân tộc này vốn là "Hi Ngao" tỷ dẫn đến tiên hội, là chiến lợi phẩm của "Hi Ngao" tỷ, hơn nữa nàng và nhân tộc này còn chưa phân thắng bại... Dựa vào cái gì giao cho Kim Ô tộc xử trí?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Yểu Du" cũng nhanh chóng nói:

"Bẩm Tiên Tôn, tên nhân tộc này cả gan làm loạn, coi trời bằng vung."

"Hắn nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ!"

"Kính xin Tiên Tôn giao hắn cho tộc ta, tộc ta chắc chắn dạy bảo sinh linh hạ giới lần này thật tốt, biết như nào là trật Tự!"

Sắc mặt Đan Hi lạnh lẽo, lông vũ vàng ròng cạnh má như liệt hỏa cháy hừng hực, khuôn mặt như mỹ ngọc không tì vết, hình như có nghiêm sương bao phủ.

Vừa rồi Long tộc này đoạt nhiệm vụ thiên kiếp với Kim Ô tộc, hiện tại lại đến cướp người với nàng?

Nghĩ tới đây, nàng lập tức lạnh giọng uy hiếp: "Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi chán sống?"

"Nhiệm vụ thiên kiếp kia, tộc ta đã nể tình ngươi tuổi tác còn trẻ con, tu vi thấp, không so đo với ngươi."

"Hiện tại còn không biết điều, ta không ngại mở ngực mổ bụng ngươi, ăn no nê!"

Trong mắt "Yếu Du" lộ ra vẻ giận dữ: "Nếu Kim Ô tộc có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên kiếp, Tiên Tôn cần gì mở Vạn tiên hội này?"

"Mười Kim Ô các ngươi, mỗi ban ngày đều tuần sát thiên hạ, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì."

"Có thể thấy ngồi không ăn bám, phung phí nhiều năm tuổi!"

Đan Hi cười lạnh thành tiếng: "Chỉ là rắn cũng dám chất vấn uy nghiêm tộc ta, quả thật là chuyện cười!"

"Ngươi còn dám tranh luận nửa chữ với ta, ta sẽ mở ra đôi mắt rồng của ngươi, ném cho Phù Tang làm phân bón!"

"Yểu Du" giận tím mặt, chưa mở miệng: "Thi Thấm" bên cạnh nàng nhân tiện nói: "Đan Hi đại nhân, kính xin nói cẩn thận! "

"Tuy Kim Ô là đại tộc thượng giới, nhưng Long tộc cũng không yếu...

Không đợi nàng nói cho hết lời, trong mắt Đan Hi lộ ra vẻ hung dữ, lập tức khóa chặt "Thi Thấm", lạnh giọng nói: "Muốn chết?"

"Chỉ là một Giao Nhân, dài dòng một câu, ta sẽ giật đầu của ngươi xuống, làm thành giao đèn, ném tới U Minh làm bóng để đát"

"Thi Thấm" bị chửi đến ngây người, trong chốc lát không biết trả lời thế nào.

"Hi Ngao" lạnh lùng mở miệng: "Đan Hi, đừng cuồng vọng như thết"

"Tranh chấp giữa Long tộc ta và ngươi có liên quan gì đến Giao Nhân?"

Ánh mắt Đan Hi hừng hực, vàng ròng sáng chói như mặt trời dâng lên, lập tức nhìn về phía "Hi Ngao": "Sau này đừng đi tiên hội, ta sẽ cắt sừng rồng của ngươi nấu canh!"

"Hi Ngao" lập tức giận dữ!

Nhìn tình cảnh chiến đấu mồm mép, giương cung bạt kiếm trong Tiên cung, sắc mặt "Thế Vị" và "Phi Vinh" nghiêm nghị, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến tử.

Mãi cho đến lúc này: "Họa" cũng không dám mở hai mắt.

Thần niệm của hắn ta cũng không dám nhô ra chút nào.

Vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng nghe đủ loại tiếng nói vang lên bên tai bén nhọn, hỗn tạp, gào thét... Như vô số tiếng thì thầm trong Vĩnh Dạ hoang mạc phóng đại, hỗn loạn, không có thứ tự, bạo ngược, sa đọa, âm u...

Như thủy triều tới lui, không ngừng cọ rửa tâm cảnh của nó.

Trong chốc lát "Họa" không còn chút tạp niệm nào nữa, liều mạng ổn định tâm thần, căn bản không để ý tới ngoại giới chút nào.

Lúc này, cuối cùng Bùi Lăng cũng lấy lại tinh thần, nhìn qua tình cảnh hỗn loạn trong Tiên cung vào giờ phút này: "Ly La" tiên tôn ở vị trí cao nhất nhìn chằm chằm thiên kiếp trong tay im lặng không nói, hắn không khỏi thầm thở phào, mặc dù thao tác vừa rồi của hệ thống rất thiểu năng, nhưng bây giờ... Không cần chết!

Chỉ cần "Ly La" tiên tôn còn muốn tìm thiên kiếp, sẽ không giết hắn!

Hơn nữa, hiện tại dù Tiên Tôn sưu hồn hắn cũng vô dụng.

Bởi vì hắn căn bản không biết thiên kiếp ở đâu!

Bình thường thi triển tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, cũng hoàn toàn không dẫn xuống thiên kiếp!

Chỉ có sử dụng hệ thống uỷ thác mới được!

Không sai!

Hiện tại chỉ cần hắn vừa chết, manh mối thiên kiếp sẽ trực tiếp đoạn mất!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn về phía "Ly La" tiên tôn, đột nhiên mở miệng nói: "Ly La tiên tôn!"

Thấy tên nhân tộc này mở miệng, chúng tiên đang tranh luận kịch liệt lập tức nhìn về phía hắn.

Nhận lấy rất nhiều ánh mắt kinh khủng uy áp như núi, sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào.

Hắn bình thản tiếp tục nói: "Ta ở lại"

"Trả hai tên đồng tộc sau lưng ta về!"

Nghe vậy, chúng tiên im lặng không nói, ánh mắt nhìn Bùi Lăng như đang nhìn đồ đần.

"Ly La" tiên tôn thu hồi ánh mắt quan sát thiên kiếp trong lòng bàn tay, hắn ta vung ống tay áo một cái, thiên kiếp lập tức bị thu hồi.

Lúc này, ánh mắt hắn ta như điện nhìn về phía Bùi Lăng, bình tĩnh hỏi: "Thiên kiếp còn lại ở nơi nào?"

Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát trả lời: "Không biết!"

Chương 2796: Sau này đừng đi tiên hội! (4)

[Vô Khi Cổ] yên lặng, không có bất cứ tiếng động gì.

Bùi Lăng lại nói tiếp: "Hai tên đồng tộc sau lưng ta không làm trái thiên cương!"

[Vô Khi Cổ] vẫn yên tĩnh, không có tiếng trống truyền ra.

"Ly La" tiên tôn khép lại hai mắt, khí tức quanh người thâm thúy tối nghĩa như vạn khoảnh sóng kình, vô cùng thâm trầm, không biết đang thôi diễn hay đang làm gì.

Một hồi lâu sau, Tiên Tôn lại mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói: "Bản tôn cho ngươi hai con đường."

"Thứ nhất, dựa theo luật lệ thiên cương, người không làm trái thiên cương có thể cứ thế mà đi."

"Sau đó sống hay chết, đều xem tạo hóa của bản thân"

"Nhưng người làm trái thiên cương xử trí theo luật, không được có bất kỳ miễn trừ gì."

"Thứ hai, ngươi giúp đỡ bản tôn điều tra thiên kiếp ba ngày."

"Ba ngày sau, dù kết quả như thế nào đều sẽ đưa ngươi về Kiến Mộc, trở về năm tháng lúc đầu"

"Về phần việc làm trái thiên cương, cũng giao cho Tiên Quan trong năm tháng ban đầu của ngươi xử trí! "

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt trong lòng cực kỳ vui mừng!

Căn bản không cần hỏi, chắc chắn chọn con đường thứ hai!

Chọn con đường thứ nhất, không phải muốn chết à?

Về phần con đường thứ hai... Dùng hệ thống uỷ thác ba ngày, trực tiếp đổi lấy cơ hội thành tiên, loại cơ hội trời cho này, không thể không muốn!

"Thế Vị" và "Phi Vinh" nghe vậy, cũng khó có thể tin nhìn về phía "Ly La" tiên tôn.

Phía dưới thềm son, rất nhiều tiên nhân đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng Tiên Tôn có khẩu dụ, không có bất kỳ một vị tiên nhân nào ở đây dám can đảm mở miệng cãi lại.

Năm tháng ban đầu...

Ba tên nhân tộc này không phải sinh linh trong năm tháng này?

Lúc này, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này trả lời: "Ta chọn con đường thứ hai!"

"Ly La" tiên tôn nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Lựa chọn sáng suốt."

Nói xong, hắn ta lại ý vị thâm trường nhắc nhở: "Ván cờ kia, đừng có lung tung xen vào."

"Có thể thoát thân, nhanh chóng thoát thân là được!"

"Một khi hãm sâu trong đó, hậu quả..."

Bùi Lăng không có lòng vặn hỏi, lập tức gật đầu.

Nếu không phải trong năm tháng hậu thế, Kiến Mộc bị trảm, hắn đâu thể đi tới Phù Sinh kỳ cục gì đó?

Thế nhưng, dù nói "Ly La" tiên tôn này làm việc cực kỳ công bằng, trên cơ bản không thể lừa hắn nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn cũng không hoàn toàn tin đối phương...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Mời tiên tôn đưa hai tên đồng tộc sau lưng ta về nơi vừa nãy"

"Về việc điều tra vị trí thiên kiếp rơi xuống, hai tên đồng tộc này không thể giúp bất kỳ việc gì, một mình ta là được."

"Ly La" tiên tôn khẽ gật đầu, cũng không thấy hắn ta có bất kỳ động tác gì: "Thế Vị" và "Phi Vinh" sau lưng Bùi Lăng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thấy Bùi Lăng không có yêu cầu khác: "Ly La" tiên tôn nhìn quanh một vòng, thản nhiên phân phó: "Lần Vạn tiên hội này đến đây là kết thúc."

"Các ngươi tự đi!"

Chúng tiên lấy lại tinh thần, nhao nhao đứng dậy hành lễ: "Cẩn tuân Tiên Tôn chi dụ!"

"Cung tiễn Tiên Tôn!"

"Ly La" tiên tôn vung tay áo một cái, bóng dáng hắn ta đã không thấy.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng và "Họa" cùng nhau biến mất ngay tại chỗ.

Nhìn qua thểm son trống rỗng, chúng tiên chậm rãi đứng dậy, đều không muốn ở lại, nhao nhao ra về.

Trong cái ghế ở gần cửa điện, mấy tiên nhân lấy nhân tộc làm thức ăn phục tùng cụp mắt, nhìn rất nhiều tiên nhân cường đại trên đầu đã rời tiệc mà đi, không hề để ý tới rất nhiều thức ăn trước mặt, lập tức đứng dậy, đi đến cái bát to như hồ nước.

Trong bát to, rất nhiều thiên tài địa bảo và vật kịch độc trộn lẫn, từng huyết thực thượng phẩm bồng bềnh trong đó.

Bọn họ đã nhìn chằm chằm đám huyết thực thượng phẩm này hồi lâu.

Tiên nhân đã không có ý dùng bữa, bây giờ tiên hội kết thúc, đối phương đã vội vàng rời đi, vừa vặn để bọn họ bồi bổ một trận!

Nhưng ngay lúc mấy tên tiên nhân này đi đến bên cạnh bát to chuẩn bị xuống tay, nước canh rung động, mấy Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bên trong cùng "Trì Yếu" lập tức nhảy lên một cái, nước canh bắn tung toé như mưa, hóa thành từng đạo độn quang, trong nháy mắt chạy ra ngoài!

"Đuổi!"

Mấy tên tiên nhân không do dự chút nào, lập tức thi triển độn pháp theo sát phía sau.

"Yếu Du" lạnh lùng liếc nhìn Đan Hi, kéo phi bạch trên cánh tay, đang muốn dẫn theo "Hi Ngao" và "Thi Thấm" rời khỏi nơi đây, đột nhiên "Thi Thấm" đưa tay, nhanh chóng chỉ về phía "Trì Yếu", lạnh giọng nói: "Điện hạ, là tên nhân tộc kia cả gan làm loạn!"

"Yểu Du" ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhận ra tên nhân tộc kia.

Một nhân tộc có thể làm Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc chịu thua thiệt, hơn nữa còn tàn sát rất nhiều tiên nhân Thủy tộc, nhất định phải xử trí!

Giọng "Yếu Du" lập tức trầm xuống: "Đừng để hắn chạy trốn, giết!

Tiếng nói vừa dứt, Long Nữ, Giao Nhân vương nữ và "Hi Ngao"

lập tức hóa thân độn quang, lấy khí thế vô cùng mau lẹ đuổi theo "Trì Yếu.

ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Chẳng mấy chốc, phía trên Phù Tang nhao nhao nở rộ ánh sáng thuật pháp và thần thông như pháo hoa.

Hồng hoang.

Tiếng nước ù ù xen lẫn hơi nước tràn trề, tràn vào vách đá trong hang động.

Rêu xanh dày đặc uốn lượn trải vào chỗ sâu, trong bóng tối có ánh sáng nhạt của cấm chế sáng tối chập chờn.

Trong trận pháp, phồn hoa đây đất, linh cơ tràn trề.

Chương 2797: Sau này đừng đi tiên hội! (5)

Bốn người Lâm Thì, Thân, Súc Kiệt và Bá Dực đã thu thập xong vật tùy thân, đang ngồi xếp bằng hô hấp đều đặn, chậm rãi điều chỉnh trạng thái, kiên nhẫn chờ đợi.

Cách bọn họ một khoảng: "Hồn Nghi" áo đậm che đất, tóc dài tuyết trắng như núi cao tuyết đọng trắng ngần, rủ xuống phía trên bào phục lộng lẫy.

Khí tức quanh người nàng cuồn cuộn, còn đang tu luyện.

Hai con ngươi đóng chặt, lông mi dài như cánh bướm nghi lại, là một loại tinh xảo yếu ớt.

Lông mày kẻ đen như núi xa nhẹ cau lại, hai đầu lông mày lộ ra chút vẻ do dự.

Bùi tiên đế phòng ngự quá mạnh!

Dùng tiên thuật [Âm Cực Vô Tướng] này, mỗi lần tiếp xúc với đối phương, không được một lát đã trực tiếp sụp đổ.

Cho đến bây giờ, nàng đã tu luyện nhiều lần!

Chỉ có điều, hiện tại cũng không biết Bùi tiên đế đang làm gì, lại còn không nằm xuống ngủ, cách không luận đạo cùng nàng, thôi diễn huyễn cảnh...

Đúng lúc này, một vòng ánh sáng xanh biếc ầm vang sáng lên!

Trong chốc lát màu xanh biếc tràn ngập toàn bộ hang động, lít nha lít nhít hoa lạ cỏ ngọc tranh nhau chen lấn sinh ra.

Ngay sau đó, ánh sáng xanh biến mất sạch sẽ, hai bóng dáng lập tức xuất hiện, người bên trái áo bào xanh bồng bềnh, cầm phất trần trong tay; người bên phải khôi ngô cao lớn, khuôn mặt nghèo khổ.

Chính là "Thế Vị" và "Phi Vinh"!

Lúc này vẻ mặt bọn họ mờ mịt, ngơ ngác, lại không thể nhớ lại tất cả chuyện xảy ra vừa rồi.

Thấy người tới là nhân tộc, bốn người Lâm Thì để phòng nhưng không lập tức ra tay, Thân rất cẩn thận hỏi: "Các ngươi là ai?"

"Làng nào?"

Nghe vậy: "Thế Vị" và "Phi Vinh" đột nhiên lấy lại tinh thần.

Bọn họ nhanh chóng đánh giá xung quanh, hang động trước mắt u ám thâm thúy, trên đỉnh có nước đọng không ngừng nhỏ xuống, rêu xanh dày đặc, khắp nơi trên đất là linh hoa linh thảo, cây sắn dây trên vách từng đống, linh cơ dồi dào, lại có vô số vân triện sáng tắt quanh mình, hiển nhiên ở trong trận phòng hộ pháp.

Bốn tên nhân tộc mà bọn họ chưa từng thấy đang ngồi xếp bằng cách đó không xa.

Bốn tên nhân tộc xa lạ này cách ăn mặc đơn giản, vẻ ngoài bưu hãn, trông đều hoàn mỹ không một tì vết, đều là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Trong góc hẻo lánh có một bóng người hoa phục ngọc bội, tóc trắng như tuyết, chính là "Hồn Nghi"!

"Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức đây nghi ngờ, vừa rồi bọn họ vẫn ở nơi này, vì sao hoàn toàn không phát hiện năm người này xuất hiện?

Hơn nữa, Bùi Lăng đâu?

Thế nhưng, tám mươi mốt kiếp thời kỳ hồng hoang, chắc chắn là tổ sư chín tông!

Nhưng lại không biết bốn vị này là tổ sư khai phái bốn tông môn nào?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Thế Vị" lập tức rất cung kính thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng: "vãn bối Thế Vị, không biết bốn vị có thể ban thưởng tôn hiệu?"

"Còn có, vãn bối và đồng bạn đã ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian."

"Không biết bốn vị đến đây khi nào?"

Tu luyện ở chỗ này?

Bốn người Lâm Thì lập tức sắc mặt nghiêm nghị.

Bọn họ nhanh chóng nhìn nhau, sau đó Lâm Thì trầm giọng nói:

"Không nói sai."

"Cũng không giống Quyệt"

"Nhưng nơi này chắc chắn đã không an toàn!"

Súc Kiệt gật đầu: "Lập tức rời đi!"

Thân nhanh chóng nói: "Đừng về làng vội, trước tiên cần phải xác định chúng ta không có bị để mắt tới!"

Bá Dực gật đầu: "Tốt!"

Nói xong, bốn người cũng mặc kệ "Thế Vị": "Phi Vinh" còn có "Hồn Nghi" có đồng ý hay không, lập tức cùng nhau đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa.

Ngay sau đó, bảy người lập tức biến mất tại chỗ.

Tiếng nước ù ù, hơi nước tràn trề thấm vào, sâu trong hang động có hoa cỏ mạnh mẽ, tuỳ tiện rêu rao không hợp với vẻ ảm đạm xung quanh.

Hồng hoang.

Trong lều vải to lớn như màn trời, ánh sáng xanh ầm vang sáng lên như triều cường bành trướng.

Ngay sau đó, ánh sáng xanh biếc hội tụ thành một cánh cửa ra vào nguy nga, ngang nhiên đứng vững.

Một bóng dáng cao lớn đi ra từ bên trong.

Đường vân vàng ròng trên người Long Bá Chiến Vương lấp lánh như ánh sáng mặt trời, vẻ mặt lại rất nặng nề.

Nhìn lều vải rất quen thuộc xung quanh, hắn ta khẽ giật mình.

Vừa rồi hắn ta đi ra từ cửa lớn chính điện Tiên cung, ngay sau đó đã trở về doanh địa Long Bá tộc?

Ánh sáng xanh nhanh chóng kiềm chế, trong chớp mắt cả toà cánh cửa ra vào nguy nga biến mất không thấy bóng dáng.

Nhìn tình cảnh này, Long Bá Chiến Vương nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Điếu Linh" tiền bối đã chết, phải nhanh chóng thông báo cho đạo lữ của "Điếu Linh" tiền bối!

Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức bước ra ngoài.

Đông, đông, đông...

Tiếng vang đặc biệt của Long Bá tộc trong lúc đi lại vang lên.

Toàn bộ phương mặt đất này bắt đầu run rẩy rất nhỏ, cỏ cây chập chờn, dòng sông dậy sóng, đất bằng cuốn lên gió dài mênh mông, thổi về phía bốn phương tám hướng.

Chẳng mấy chốc, Long Bá Chiến Vương đi ra lều vải.

Một khí tức ngai ngái vô cùng dày đặc lập tức đập vào mặt!

Long Bá Chiến Vương vừa cất bước muốn đi đến lều mộc cách đó không xa tìm kiếm đạo lữ của "Điếu Linh" tiền bối, dưới chân lập tức bị trượt đi, lảo đảo suýt ngã sấp xuống.

Đông! !

Theo một tiếng vang thật lớn, cuối cùng hắn ta đã đứng vững, không khỏi khẽ giật mình.

Trong cảm giác thần niệm của hắn ta, không phát hiện dưới chân có thứ gì...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Long Bá Chiến Vương lập tức cúi đầu nhìn xuống chân.

Chương 2798: Sau này đừng đi tiên hội! (6)

Chỉ thấy một cái đầu lâu to lớn như núi cao, lẻ loi trơ trọi đặt trên mặt đất.

Hai con ngươi Long Bá nữ tiên trợn lên, thân thái bên trong đã tán đi, củng mạc vẫn rõ ràng chiếu rọi ra bóng dáng Long Bá Chiến Vương, dường như còn đang ngạc nhiên nhìn qua tên hậu bối này.

Vết đứt ở cổ nàng có máu tươi ào ạt chảy xuôi, thẩm thấu toàn bộ doanh địa, như là một vũng máu mới sinh ra, hiển nhiên vừa chết không lâu...

Nhìn cái đầu lâu vẫn còn sót lại khí tức mờ mịt, cả người Long Bá Chiến Vương cứng đờ, trong chốc lát đầu óc trống rỗng.

"Nơi này còn có một cái..."

Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ mỏi mệt vang lên từ bên cạnh.

Long Bá Chiến Vương lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy đằng xa có một dãy núi rất cao với phàm nhân lại bị giẫm đạp đến hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là một bộ thể xác khổng lồ uốn lượn như dãy núi.

Thi thể Long Bá nữ tiên vết thương chồng chất, khắp nơi đều là vết tích binh khí sâu thấy xương, trong lít nha lít nhít miệng vết thương có máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, nhuộm đỏ dãy núi và sông ngòi kéo dài.

Trong không trung bên cạnh thi thể, ba bóng dáng khí tức hoàn mỹ đạp không mà đứng.

Ba bóng dáng này cũng thương tích đầy mình, trên dưới cả người đều bị máu đen bao bọc, thậm chí chân cụt tay đứt, khí tức túc sát tản khắp quanh mình, không có chút kiềm chế nào.

Lúc này, bọn họ đều đang cật lực điều chỉnh hơi thở dốc, trông suy yếu lại rã rời.

Ba vị nhân tộc Đại Thừa tâm mươi mốt kiếp!

Long Bá Chiến Vương không do dự chút nào, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay trốn về phương hướng ngược lại!

Phốc...

Chưa chạy được mấy bước, đầu của hắn ta cùng một suối phun huyết sắc bắn tung toé cao cao đều bay lên trời...

Thi thể không đầu của hắn ta lại chạy về phía trước mấy bước, trong huyết vũ rào rào như núi nhỏ đổ sụp, ầm vang ngã xuống...

Oanh! !!

Hồng hoang.

U minh.

Nơi này u ám âm trầm, tử khí nồng đậm như thực chất.

Ý rét lạnh như giòi trong xương.

Trong hư không, kim giáp như dòng lũ, từng bước một rút lui.

Bốn người Ngân Khương: "Tượng Tái": "Cô Miểu": "Không Mông"

xen lẫn trong đội ngũ, lúc cất bước hai mắt nhắm nghiền.

Bỗng nhiên, ba người Ngân Khương: "Cô Miểu" và "Không Mông"

lập tức mở hai mắt ra.

"Phệ Tâm Quyệt" thật sự giống với tâm ma, hiện tại ba người đều đã tránh thoát từ trong ký ức đã từng!

Cánh tái nhợt tay đập vào trên vai bọn họ trước đó, cũng không biết đã biến mất không thấy từ lúc nào.

Dường như tình cảnh vừa rồi chỉ là một trận Mộng Yểm không để lại dấu vết.

Bốn người im lặng không nói.

Bộp, bộp, bộp...

Trong tiếng bước chân rất nhỏ, tiếp tục đi đến chỗ sâu trong U Minh.

Lúc này: "Tượng Tái" đột nhiên mở miệng, hỏi: "Còn bao lâu mới tới?"

Ngân Khương rất bình tĩnh trả lời: "Nơi này là UÚ đồ, đằng sau còn có Hoàng tuyển..."

Còn chưa dứt lời, sắc mặt Ngân Khương đột nhiên thay đổi!

Hồng hoang.

Ủ Minh.

Tử khí vô cùng âm hàn như tầng tầng lớp lớp sương mù sôi trào mãnh liệt, nhét đầy toàn bộ phương thiên địa này.

Không có trên dưới trái phải, không có đường, không có bất kỳ ký hiệu gì.

Trong hư vô, kim giáp trùng điệp.

Chân hỏa chập chờn, vàng ròng sáng chói, ánh lửa hừng hực lấm ta lấm tấm như từng ánh nến hình người, hội tụ thành sông dài cuồn cuộn, chiếu sáng một góc tử khí cuồn cuộn.

"Cô Miểu" và "Không Mông" vốn đang theo đám người đi ngược lại, nghe giọng Ngân Khương im bặt mà dừng, bọn họ lập tức cảnh giác.

Ngay sau đó, Ngân Khương đột nhiên quay đầu, vồ một cái về phía "Cô Miểu" và "Không Mông"!

Tốc độ của Ngân Khương vô cùng nhanh, động tác như thiểm điện, cho dù "Cô Miểu" và "Không Mông" đã sớm có đề phòng, lúc này căn bản không kịp phản ứng!

Thấy hai người sắp rơi vào trong tay nàng, một giọng nói uy nghiêm trầm thấp đột nhiên nhiên vang lên: "Gõ giáp!"

Tiếng nói vừa dứt, kim giáp trên người Ngân Khương lập tức tan thành mây khói, dường như chưa từng tồn tại.

Chân hỏa cháy hừng hực trên giáp trụ lập tức dập tắt.

Loại khí tức mờ mịt, cao xa quanh người Ngân Khương lập tức tán đi, khí tức rơi xuống Đại Thừa, tốc độ vốn đang nhanh như ánh chớp trong mắt "Cô Miểu" và "Không Mông", đột nhiên trở nên rất chậm chạp.

Xoạt!

Tử điện lướt qua trời không, lúc tia sáng lạnh phun ra nuốt vào, một thanh phi kiếm thanh quang trong vắt đã một lần nữa trả về vỏ kiếm sau lưng "Cô Miểu".

Ngân Khương duy trì động tác xòe bàn tay, lập tức dừng lại.

Chính giữa thể xác, từ trên xuống dưới hiện ra một tơ máu tinh tế.

Tơ máu kia vừa xuất hiện đã nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt chia toàn bộ Ngân Khương thành hai nửa... Tơ máu hiện ra từ trong bóng tối, ngay sau đó thân thể Ngân Khương như mây khói tần mạn khắp nơi không thấy nữa.

Giải trừ nguy cơ: "Cô Miểu" và "Không Mông" thầm thở phào nhưng trong lòng đều buồn bực nghẹn một hơi, lồng ngực trĩu nặng, không diễn tả được sự khó chịu.

Nếu không có vị Ngân Khương tiền bối này, mấy người bọn họ căn bản không thể sống đến bây giờ!

Nhưng bây giờ, ân nhân cứu mạng lại gặp ám thủ, chết trong tay bọn họ... Năm tháng hồng hoang gian nan hiểm trở, tiền bối nhân tộc vượt mọi chông gai, từng bước huyết lệ, bọn họ đã sớm đọc điển tịch chín môn phái lớn, đã hiểu rõ những năm tháng quá khứ này lúc nhập môn.

Chương 2799: Thiên đạo thiên cương

Nhưng lần này tự mình trải qua đoạn năm tháng này, mới thật sự hiểu cái gì gọi là mạng như cỏ rác, cái gì gọi là hèn mọn như sâu kiến...

Trong năm tháng hậu thế, mặc dù bọn họ cũng từ nhỏ yếu đến tung hoành toàn bộ Bàn Nhai giới, nhưng lúc đó nhân tộc đã sớm quật khởi, bọn họ sinh ra làm người lại thiên tư trác tuyệt, khi còn nhỏ thời gian hàn vi ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, gơn sóng chưa dao động trong lòng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Lần này vào ván cờ phù sinh, tận mắt nhìn Tranh, Phỉ, Long Bá Chiến Vương: "Hoài Phố", Tu Xà... Các đồng bạn vẫn lạc, mới hiểu ra cái gọi là tộc quần yếu đuối, ở thời đại vạn tộc cùng tồn tại, Kiến Mộc còn đó, tiên phàm đụng vào nhau, là gian khổ và lo sợ đến mức nào!

Thiên địa bất nhân, vạn vật như chó cỏ.

Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua!

Kim giáp quanh mình như dòng lũ cuồn cuộn, vẫn im lặng đi ngược, không có bất kỳ bóng dáng gì dừng lại vì Ngân Khương.

Bao gồm "Tôn".

Cũng không phải bọn họ không biết bi phẫn và đau khổ, mà là sớm thành thói quen sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian và thời cơ gì vì đồng bạn đã chết.

Vạn tộc tranh đấu, vô số tộc quần đã từng huy hoàng hoặc im hơi lặng tiếng vẫn lạc, hoặc tan biến trong oanh liệt, hoặc suy tàn trong vô thức... Duy chỉ có nhân tộc, lần lượt bị coi như phù du sớm sinh tối chết, yếu đuối, hèn mọn, nhỏ bé...

Nhưng đời đời củi cháy lửa truyền, ở trong thiên địa năm tháng dài đằng đẳng, yên lặng cày cấy, nuôi dưỡng con cháu, khí thế cháy lan đồng cỏ ở phương này, độc chiếm khí số, thành tựu nhân tộc quật khởi!

Đây chỉ là mở đầu trận chiến hồng hoang.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp mạnh như Ngân Khương tiền bối, chỉ sơ sẩy một chút đã phải vẫn lạc...

Nếu không phải vị "Vương" kia kịp thời chú ý tới bên này, chỉ sợ bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi...

Đang nghĩ ngợi: "Tượng Tái" bên cạnh đột nhiên lại mở miệng, hỏi: "Không sao chứ?"

Nghe vậy: "Cô Miểu" và "Không Mông" lập tức lấy lại tinh thần, chưa đáp lời lại nghe tiếng nói trầm thấp uy nghiêm vừa rồi vang lên lần nữa: "Gỡ giáp!"

Tạch tạch tạch... Tiếng kim thiết va chạm vào nhau lập tức vang lên, kim giáp trên người "Tượng Tái" tản đi như mây khói.

Đại Nhật chân hỏa cũng dập tắt theo.

Khí tức "Tượng Tái" rơi về Đại Thừa, nhưng vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, dường như chưa phát hiện ra điều gì đó, vẫn giữ động tác giống như nhân tộc quanh mình, vẫn đi ngược trong U Minh, căn bản không bị ảnh hưởng.

"Cô Miểu" và "Không Mông" lập tức sắc mặt nặng nề: "Tượng Tái"

cũng xảy ra chuyện!

"Tượng Tái" vặn vẹo cái cổ, hai con ngươi yếu ớt trừng trừng nhìn qua bọn họ, tiếng nói bình thản tiếp tục hỏi: "Thế nào?"

"Không Mông" không do dự, đánh một chưởng về phía hắn ta.

Oanh!"

Hồng hoang.

Tiên cung chín tầng, tượng đá cheo leo.

Lan can bạch ngọc trùng điệp, quỳnh hoa ngọc thụ chen chúc, cành lá tỏa ra ánh sáng lung linh, chiết xạ ngàn vạn, giữa vẻ thướt tha thấp thoáng một tòa thiền điện tinh xảo.

Trong thiền điện trắng lóa như tuyết, cứ như được điêu khắc thành từ nguyên một khối mỹ ngọc to lớn không tì vết.

Bốn vách tường có vàng ròng như dây leo sinh ra, sáng rực chiếu rọi cả phòng.

Ánh vàng ròng dày đặc kia như là ánh sáng mặt trời, ẩn chứa vô tận sinh cơ và bạo ngược.

Trên thêm son, bảo tọa thuần trắng như tuyết như ngọc.

Ánh sáng lóe lên, một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện.

Đôi mắt hắn ta sinh ra trùng đồng, tai mập chạm vai, khí tức mờ mịt hư ảo như không phải thực chất, lại như sâu không lường được.

Chính là "Ly La" tiên tôn!

Sau khi hắn ta xuất hiện, ống tay áo vung lên một cái, hai bóng dáng nhân tộc lập tức xuất hiện trên điện gạch dưới thềm son.

Người bên trái huyền bào vác đao, phía bên phải là một đạo bối rối ám ảnh, lại là Bùi Lăng và "Họa".

Bùi Lăng hơi hoảng hốt, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, đánh giá hoàn cảnh quanh mình.

Quy mô toà thiền điện này không quá lớn, lấy hình thể nhân tộc cũng chỉ cảm thấy khá rộng rãi, nếu đổi thành Long Bá tộc, chỉ sợ đưa tay đã có thể chạm đến đỉnh điện.

Từng đôi cột đèn hình cây dọc theo thềm son, uốn lượn xếp hàng, thẳng đến bình phong đặt ở lối vào.

Bình phong kia có kiểu dáng và khí tức cực kỳ cổ xưa, phía trên giao tiêu vẽ sơn thủy kéo dài, dị thú quý hiếm.

Bình phong yên tĩnh đứng sừng sững, trong hình là núi xanh tĩnh mịch đáng yêu, có khói xanh quanh quẩn, dòng nước uốn lượn, róc rách chảy xuôi.

Đủ loại dị thú phi cầm rong chơi, tình cảnh năm tháng tĩnh lặng.

Từng cột nhà cao lớn chống đỡ đỉnh điện xinh đẹp, dưới thềm son trưng bày mười mấy chậu cây san hô cao cả trượng, ngọn cây có minh châu từng đống, tản ra vầng sáng nhu hòa chiếu rọi cả điện.

Nơi này bày biện tinh tế lại không quá long trọng, dường như là chỗ dùng để nói chuyện riêng.

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện lại có một quân cờ biến mất!

Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi cũng vang lên trong đầu hắn: "Long Bá Chiến Vương, vẫn lạc!"

Bùi Lăng nhướn mày, tốc độ quân cờ vẫn lạc quá nhanh!

Hai vị vừa vào ván cờ chắc là Tố Chân Thiên "Mặc Côi" và Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi".

Người trước gọi tên thật của hắn; người sau là xúc cảm vừa rồi...

Chương 2800: Thiên đạo thiên cương (2)

Hiện tại "Thế Vị" và "Phi Vinh" từ trong cảm giác của Kế Sương Nhi cho hắn, đã quay trở về động quật vừa rồi, vừa hay tụ hợp với quân cờ "Hồn Nghi" kia.

Có bốn vị nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp che chở, hiện tại ba người sẽ không có chuyện gì.

Nhưng Tố Chân Thiên "Mặc Côi" lại là tình huống không rõ.

Chỉ biết tạm thời nàng còn sống.

Ngoài ra: "Thùy Vũ" tiền bối và "Tượng Tái" tiền bối lần lượt xảy ra chuyện, bên "Không Mông" tiền bối chắc chắn đã xảy ra vấn đề lớn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, nhanh chóng hỏi:

"Ly La tiên tôn, hiện tại ta cần phải làm gì?"

Theo suy nghĩ của hắn, hiện tại "Ly La" tiên tôn đã đưa mình đến nơi đây, hiển nhiên là vì điều tra vị trí thiên kiếp.

Hiện tại hắn cũng chưa làm gì, nếu nói thẳng muốn đi cứu người, tất nhiên "Ly La" tiên tôn không cho phép!

Bởi vậy, hắn dự định dùng hệ thống uỷ thác trước, triệu hoán mấy lần thiên kiếp cho đối phương.

Về sau lại lấy lý do để lại "Họa" tiền bối ở chỗ này, một mình đi cứu Tố Chân Thiên "Mặc Côi" và "Không Mông'...

Nghe vậy: "Ly La" tiên tôn trên thêm son lại khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần làm gì."

"Chỉ cần ở lại nơi đây."

"Yên lặng chờ ba ngày."

Không cần làm cái gì?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, đây là ý gì?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức hỏi: "Tiên Tôn tiền bối, không có ý định tìm kiếm tung tích thiên kiếp sao?"

"Ly La" tiên tôn từ tốn nói: "Thiên kiếp liên quan trọng đại, là một bộ phận của thiên đạo, cùng một nhịp thở với mỗi một vị tiên chư thiên vạn giới."

"Tất nhiên nhất định phải tìm!"

"Nhưng hiện tại đã đủ manh mối"

"Vì vậy, bây giờ ngươi chỉ cần ở lại nơi đây là được."

"Bây giờ thời gian còn sớm, nếu có vấn đề gì, cũng có thể tùy tiện hỏi."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức nghi ngờ, nghe ý vị Tiên Tôn này, dường như đối phương đạt được trận thiên kiếp mà hắn gọi đến, đã có thể suy tính ra vị trí toàn bộ thiên kiếp.

Thế nhưng, nếu đúng như vậy, hắn là một tu sĩ không chỉ làm trái một đầu thiên cương, vì sao vừa rồi Tiên Tôn không giết hắn?

Lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lãng lập tức hỏi dò: "Tiên Tôn tiền bối đã không cần dùng đến tại hạ."

"Hiện tai, bên tại hạ còn có mấy người đồng bạn đang gặp nguy hiểm, cần cứu viện."

"Không biết Tiên Tôn tiền bối có thể..."

Còn chưa nói hết lời: "Ly La" tiên tôn đã bình tĩnh nói: "Mấy tên đồng bạn kia của ngươi căn bản không tồn tại."

"Không cần đi cứu?"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức nhướn mày.

Không tồn tại?

Điều này là có ý gì?

Mỗi một câu nói do "Ly La" tiên tôn nói ra đều vô cùng khó hiểu!

Nhưng cân nhắc đến thực lực của đối phương, Bùi Lăng đành phải ôn hòa giải thích: "Đồng bạn mà tại hạ đang nói đến, cũng không phải hai vị vừa rồi."

"Mà là một người khác hoàn toàn."

"Hơn nữa, dù là hai vị vừa rồi cũng là tiền bối mà tại hạ gặp được trên con đường leo lên trường sinh đại đạo."

"Một vị trong đó từng chỉ điểm cho tại hạ..."

Nói đến đây, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác tình huống hơi không đúng.

Hắn lập tức quay đầu lại liếc nhìn xung quanh, đã thấy "Họa" vừa đi theo bên cạnh mình, chẳng biết đã biến mất không thấy gì từ lúc nào.

Trong thiền điện rộng rãi trống rỗng vắng vẻ.

Từng cây đèn sáng rực thiêu đốt cùng rất nhiều minh châu trên cây san hô, chiếu sáng rõ ràng rành mạch cả tòa quảng điện, nhưng trong cung điện Tiên gia, chỉ có hắn và "Ly La" tiên tôn ngồi xuống ở đằng xa, không còn bất kỳ bóng dáng gì khác!

Tiên Tôn giết "Họa"?

Không đúng!

Số lượng quân cờ trong đầu hắn không thay đổi...

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ: "Ly La" tiên tôn cụp mắt, không vui không buồn, nhìn chằm chằm trên người hắn, bình thản nói: "Năm tháng chưa xảy ra như hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo."

"Đương nhiên không có khả năng tồn tại!"

"Thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một loại trong vô số khả năng ở năm tháng tương lai!"

"Tương lai chưa xảy ra có sắc màu rực rỡ, khắc cốt ghi tâm, sinh động như thật... Đều không phải chân thực!"

Bùi Lăng lập tức lắc đầu, lúc này nghiêm túc nói: "Tương lai chưa xảy ra thật sự tràn đầy biến số."

"Nhưng trong năm tháng mà tại hạ tồn tại không phải tương lai, mà là hiện tại!"

"Hơn nữa vị trí năm tháng hiện tại đã là quá khứ"

"Tương lai sẽ thay đổi, nhưng hiện tại thì không!"

"Những đồng bạn kia của tại hạ đều là thật!"

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng lập tức nhìn sang bên cạnh mình.

Đã thấy ám ảnh lay động: "Họa" đứng cách hắn không xa, quanh người hắn ta có tử khí đong đưa như không ổn định lắm, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng tất cả nơi đây, dường như từ lúc bắt đầu đã không động đậy...

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng hơi động, lập tức hiểu được: "Ly La" tiên tôn đang luận đạo với hắn!

Luận thua, tất cả người đi theo tiên lộ của hắn đều phải xong đời!

Thậm chí bao gồm hắn cũng biến thành "căn bản không tồn tại"!

Luận thắng... Ít nhất hiện tại người đi theo còn sống, không có việc gì!

Quả nhiên!

Thiên hạ không có chuyện tốt như cái bánh từ trên trời rơi xuống: "Ly La" tiên tôn đồng ý đưa hắn về Kiến Mộc, trở về năm tháng ban đầu nhưng cũng phải xem hắn có tư cách đó hay không!

Thấy Bùi Lăng như đã nhận ra cái gì đó: "Ly La" tiên tôn khẽ gật đầu, tiếng nói rào rào: "Như ngươi đã nói, nếu tương lai của ngươi chính là hiện tại."

Chương 2801: Thiên đạo thiên cương (3)

"Thời khắc hiện tại của chúng ta là quá khứ"

"Như vậy, tất cả mọi thứ của chúng ta ở hiện tại, đều là năm tháng đã từng xảy ra."

"Nếu là năm tháng quá khứ, vậy tất cả đều thành kết cục đã định!"

"Tất cả việc xảy ra đều không thể thay đổi."

"Lần Vạn tiên hội này, nếu không có ngươi tham gia, sau khi bản tôn xử trí xong những tiên nhân làm trái thiên cương kia, sẽ trực tiếp kết thúc"

"Nhưng bây giờ Vạn tiên hội vì ba tên nhân tộc các ngươi, bị trì hoãn một chút thời gian."

"Đồng thời, bản tôn còn lấy được manh mối thiên kiếp mất tích từ chỗ ngươi!"

"Vì sao thời khắc quá khứ này của chúng ta lại có thể thay đổi?"

Bùi Lăng nhướn mày, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lượt, lập tức trả lời: "Là vì Phù Sinh kỳ cục!"

"Phù Sinh kỳ cục là tranh đấu kim cổ."

"Cũng là lối đi nối liền quá khứ và hiện tại."

"Chúng ta thông qua ván cờ, từ hiện tại trở lại quá khứ"

"Tất cả những chuyện làm ở quá khứ đều đã xảy ra ở quá khứ"

"Quá khứ thật sự không thay đổi!"

"Trong mắt Tiên Tôn, quá khứ đã bị thay đổi, trên thực tế là quá khứ lúc đầu"

Sắc mặt "Ly La" tiên tôn bình tĩnh, ánh sáng châu ngọc nhu hòa chiếu rọi đôi mắt hắn ta lại không chiếu ra bất kỳ hào quang gì, trong mắt hắn ta tĩnh mịch như trốn sâu trong lòng đất, yếu vô nhân tích hồ nước, ngoài núi gió mưa điên cuồng, lại không tạo ra chút gợn sóng nào, lập tức nói: "Nếu quá khứ bị thay đổi là quá khứ ban đầu"

"Vậy ngươi cũng tồn tại trong năm tháng quá khứ"

"Tất cả điều ngươi đang làm, đều là một bộ phận trong năm tháng quá khứ"

"Như thế, rốt cuộc ngươi thuộc về quá khứ?"

"Hay thuộc về hiện tại?"

"Hoặc là thuộc về tương lai?"

Nói đến đây, Tiên Tôn hơi dừng lại, chợt lại nói: "Ngoài ra, Phù Sinh kỳ cục không phải là tranh đấu kim cổ"

"Mà là tranh đấu Kim Vị!"

"Hai vị đánh cờ, một vị là Kim, một vị là VỊ!"

"Ván cờ là lối đi kết nối hiện tại và tương lai!"

"Kim" ?

"VỊ'2 Không có "Cựu"?

Không đúng!

"Ly La" tiên tôn nói tới "Kim" là "Cựu"!

"Vị" là một vị khác trong song tiên đánh cờ...

Phải đáp trả câu này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Không!"

"Hai vị đánh cờ kia, một vị là Cựu, một vị là Kim!"

"Về phần ta..."

"Quá khứ có ta!"

"Hiện tại có ta!"

"Tương lai cũng có ta!"

"Ly La" tiên tôn khẽ lắc đầu, lại nói tiếp: "Dựa theo bản tôn thôi diễn, tiếp theo sẽ có một trận chiến hồng hoang."

"Trận chiến hồng hoang này là quá khứ hay là tương lai?"

"Nếu là quá khứ, thắng bại như thế nào?"

Bùi Lăng cau mày, cuối cùng trận chiến hồng hoang này là nhân tộc chiến thắng, nếu để Tiên Tôn biết...

Không đúng!

Không thể do dựt Quá khứ không thể thay đổi!

Dù hiện tại hắn nói cái gì, kết quả cuối cùng cũng giống nhau!

Nếu lo lắng nhân tộc vì vậy mà thất bại, vậy trong tiềm thức của hắn đã coi đoạn năm tháng quá khứ này trở thành tương lai có thể thay đổi.

Như vậy, đoạn quá khứ mà hắn đang luận đạo với Tiên Tôn này sẽ trở thành hiện tại!

Kể từ đó, luận đạo sẽ trực tiếp thua!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức trả lời:

"Đương nhiên trận chiến hồng hoang đã xảy ra trong quá khứ!"

"Trận đại chiến này là nhân tộc ta đại thắng!"

"Chín vị tiên tổ kinh thiên vĩ địa, hùng tài đại lược sáng tạo ra chín môn phái lớn nhân tộc ta, trấn áp vạn cổ, từ đây trong phương thiên địa này nhân tộc vi tôn, vạn tộc sa đọa!"

"Nếu Tiên Tôn muốn biết tôn hiệu chín vị tiên tổ nhân tộc này, hiện tại tại hạ có thể thông báo!"

Nghe vậy, ánh mắt "Ly La" tiên tôn nhìn về phía Bùi Lăng lộ ra chút ngạc nhiên.

Nếu hắn ta thật sự hỏi thăm tôn hiệu chín tên nhân tộc kia, cũng như là thừa nhận lời nói của đối phương.

Trận luận đạo này sẽ lập tức rơi vào thế yếu...

Nếu sinh linh trước mắt là sự tồn tại cùng một cấp độ với hắn ta, thế thì chẳng có gì lạ.

Nhưng nhân tộc này tu vi thấp, ngay cả tiên nhân cũng không phải, lại có loại khí phách ép lên toàn bộ tộc quần tương lai, cũng là hiếm có.

Nghĩ tới đây: "Ly La" tiên tôn lại nói: "Bản tôn không cần biết tôn hiệu chín tên nhân tộc kia."

"Bản tôn chỉ cần biết mặt bọn họ!"

"Nếu nhân tộc các ngươi tôn sùng chín vị tiên tổ như thế, chắc chắn vẻ ngoài cử chỉ sẽ lưu truyền thiên cổ, để hậu gia truyền hát"

Bùi Lăng lập tức im lặng.

Nhưng ảnh lưu niệm chín vị tổ sư lại chỉ có bóng lưng, căn bản không có thẳng mặt...

Thấy Bùi Lăng không nói gì: "Ly La" tiên tôn nói tiếp: "Nếu không có thẳng mặt, tình hình cụ thể của trận chiến hồng hoang, hoặc là sự tích kỹ càng của chín vị nhân tộc kia cũng được."

Chín vị tổ sư khai phái nhân tộc kia thật sự đều lưu truyền thiên cổ, sau vạn năm sự tích, uy danh, chiến công của bọn họ vẫn lưu truyền rộng rãi trên cả vùng.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu, nói: "Năm tháng xa xưa, tại hạ cũng không biết những điều này."

"Ly La" tiên tôn thản nhiên hỏi: "Là ngươi không biết hay căn bản không có ghi chép?"

Bùi Lăng tiếp tục lắc đầu, hắn dạo chơi trong Trọng Minh tông một thời gian không dài, tới lui vội vàng, căn bản không rảnh đi đọc những điển tịch này, sao hắn biết có ghi chép hay không?

Thế là, hắn lập tức trả lời: "Là tại hạ không biết."

Ánh mắt "Ly La" tiên tôn nhìn về phía Bùi Lăng lại lộ ra chút ngạc nhiên.

Nhân tộc này không nói sai...

Chương 2802: Thiên đạo thiên cương (4)

Tiên Tôn nhanh chóng khôi phục như thường, nói tiếp: "Không phải ngươi không biết, mà là căn bản không có ghi chép!"

"Trận chiến hồng hoang là tương lai còn chưa xảy ra"

"Tương lai có thể thay đổi, có vô số loại khả năng"

"Một tương lai chưa thành kết cục đã định, không thể được ghi chép!"

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức nói: "Không!"

"Không phải không có ghi chép, mà là tại hạ không biết!"

"Cũng như bây giờ tại hạ không biết chư thiên vạn giới có bao nhiêu tiên nhân, nhưng không thể chứng minh những tiên nhân này không tồn tại!"

"Trận chiến hồng hoang là việc đã xảy ra kết cục đã định"

"Nhân tộc đại thắng, từ đó quật khởi, thế không thể đỡ, đây là kết quả duy nhất!"

"Bất cứ chuyện gì đều không thể thay đổi!"

"Ly La" tiên tôn lập tức im lặng.

Hắn ta còn có rất nhiều luận điểm, rất nhiều lý niệm chưa nói ra, nhưng dường như nhân tộc trước mặt hiểu biết hơi ít.

Liên quan đến chứng cứ của hắn ta, đối phương trực tiếp nói ta không biết...

Con đường đại đạo, tu vi càng cao, nội tình càng sâu, kiến thức hiểu biết với cảm ngộ đại đạo, nhận biết với thiên địa chúng sinh cũng càng uyên bác.

Nhưng tên nhân tộc [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] trước mặt lại hơi khác biệt, thấy "Ly La" tiên tôn chậm chạp không nói, Bùi Lăng mỉm cười nói: "Ly La tiên tôn đã nhường!"

"Ly La" tiên tôn lập tức lấy lại tinh thần, lúc này lắc đầu lại không giải thích điều gì, chỉ từ tốn nói: "Nhân tộc, ngươi rất thú vị."

"Ngươi tên là gì?"

Nghe vậy, Bùi Lãng lập tức cung kính nói: "Tại hạ, Bùi Lãng."

Trước trận luận đạo này: "Ly La" tiên tôn căn bản không thèm để ý hắn tên là gì.

Hiện tại hắn thắng trận luận đạo này, mới có tư cách được đối phương biết tên.

"Ly La" tiên tôn khẽ gật đầu, sau đó nói: "Mặc kệ bây giờ là hiện tại, tương lai hay quá khứ."

"Ngươi cũng ghi nhớ lòng dạ ban đầu, đừng bị mê hoặc trong năm tháng!"

Bùi Lăng lập tức gật đầu, nói: "Cẩn tuân Tiên Tôn dạy bảo."

Tiên Tôn bình tĩnh nói: "Còn có một số thời gian, ngươi có vấn đề gì có thể tiếp tục hồi."

Bùi Lăng suy nghĩ, lúc này gọn gàng dứt khoát hỏi: "Hiện tại ba vị Không Mông, Hồn Nghi, Mặc Côi này có việc gì hay không?"

"Ly La" tiên tôn hờ hững nói: "Đêm nay sẽ không xảy ra chuyện."

Nghe lời này, Bùi Lăng lập tức yên lòng: "Ly La" tiên tôn này có chơi có chịu, hiện tại đã nói ba vị kia không có việc gì, chắc hẳn dù lúc đầu ba vị kia có việc, có câu nói này của Tiên Tôn cũng sẽ biến thành không có việc gì!

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của hắn xoay chuyển, lập tức hỏi: "Tiên Tôn, vì sao tiên nhân không thể làm trái thiên cương?"

Hiện tại hắn hỏi vấn đề này, cũng không phải vì mình làm trái quá nhiều thiên cương, mà là muốn biết nhiều bí mật liên quan tới thiên cương hơn.

Dù sao, lúc trước Đọa Tiên trong Vĩnh Dạ hoang mạc làm trái thiên cương như ăn cơm uống nước.

Dù là "Trì Yếu" hay "Ly La" tiên tôn trước mặt, lại coi thiên cương vô cùng quan trọng.

Hiển nhiên đối với tiên nhân thượng giới, mặc kệ là làm trái hay giữ gìn, thiên cương đều liên quan trọng đại!

Đối với Bùi Lăng còn muốn leo lên Kiến Mộc thành tiên, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thám thính trước.

Vẻ mặt "Ly La" tiên tôn bình tĩnh, hờ hững nói: "Tiên nhân là bộ phận của thiên đạo."

"Thiên cương là trật tự thiên đạo."

"Tiên nhân làm trái thiên cương sẽ sinh ra tội nghiệt."

"Chỉ cần có tội nghiệt..."

"Bản chất tiên nhân không còn thuần túy!"

"Tiên nhân chân chính đồng thọ cùng trời đất, cùng tuổi với nhật nguyệt, bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi."

"Nhưng nếu lây dính tội nghiệt sâu nặng, có hủ phôi, có thọ chung, cũng có thể bị giết, sẽ không tiếp tục vĩnh hằng trường tại cùng thiên địa nhật nguyệt!"

"Ngoại trừ cái đó ra, nếu tiên nhân làm trái thiên cương quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo..."

Bùi Lăng nghe vậy, lông mày dần nhăn lại.

Nói cách khác, sau khi hắn thành tiên cũng không thể bất tử bất diệt?

Lúc suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Bùi Lăng lại hỏi: "Vậy có phải một vị chính tiên chỉ cần không làm trái thiên cương, bất kỳ sự tồn tại gì cũng không thể diệt sát hay không?"

"Dù là Tiên Tôn cũng giống như vậy?"

"Ly La" tiên tôn nhẹ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Chính tiên không làm trái thiên cương, bản tôn sẽ không giết."

"Chính tiên không có tội nghiệp cũng không giết."

"Nhưng có một loại tiên thuật đặc thù, có thể chuyển tội lỗi của mình cho chính tiên không làm trái thiên cương, từ đó chém giết."

"Loại tiên thuật không hỏi tội nghiệt cũng có thể diệt tiên, chính là tiên thuật làm trái thiên cương!"

"Tiên thuật như thế, một khi phát hiện, dù thân phận ra sao, lai lịch ra sao, đều cần hoàn toàn diệt sát, không có bất kỳ ngoại lệ gì"

Chuyển tội nghiệt?

Thuật diệt tiên?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, hai môn tiên thuật [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm], [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] mà hắn nắm giữ, đều có thể diệt sát chính tiên!

Nguyên lý của hai môn tiên thuật này là vu oan giá họa, chuyển đi tội nghiệt?

Nói cách khác, nếu hắn không làm trái thiên cương, hai môn tiên thuật này sẽ không giết chết chính tiên?

Hắn làm trái thiên cương càng nhiều, uy năng hai môn tiên thuật này cũng càng mạnh?

Bùi Lăng lập tức không còn dám tiếp tục đề tài này, lúc này lại hỏi: "Tiên Tôn, đầu thiên cương thứ ba trên tiên hội vừa rồi cực kỳ nghiêm ngặt."

"Nhưng không biết vì sao không thể tiết lộ việc Phù Sinh kỳ cục?"

Chương 2803: Thiên đạo thiên cương (5)

Trong năm tháng hậu thế bình thường, mặc dù Phù Sinh Cảnh rất thần bí nhưng chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, dù là tu sĩ nhân tộc hay sinh linh ngoại tộc như yêu tộc dị tộc đều từng nghe nói về Phù Sinh kỳ cục.

Cũng biết nó có liên quan đến việc thành tiên.

Bí mật duy nhất của ván cờ kia là có thể đi đến năm tháng quá khứ... Nhưng Độ Kiếp và Đại Thừa chín tông đều rất rõ ràng!

"Ly La" tiên tôn từ tốn nói: "Nếu hiện tại có sinh linh tiến vào ván cờ đi đến tương lai."

"Vậy trong ván cờ cũng có sinh linh từ năm tháng tương lai đi vào hiện tại."

"Dù là thay đổi quá khứ hay thay đổi tương lai, đều là làm trái thiên cương!"

"Bản chất đầu thiên cương thứ ba không phải tiết lộ tiên cơ, mà là sửa đổi quá khứ hoặc tương lai!"

Sửa đổi quá khứ hoặc tương lai?

Ý của "Ly La" tiên tôn là quá khứ có thể bị thay đổi?

Chỉ là làm trái thiên cương?

Quá khứ và tương lai cũng là một bộ phận thiên đạo thiên cương?

Trong lòng Bùi Lăng rất nghi ngờ, hắn nhanh chóng suy nghĩ một lượt, chợt lại hỏi: "Hai vị kia... Vì sao phải đánh cờ?"

"Ly La" tiên tôn chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc xuyên qua bình phong, xuyên qua hình ảnh muôn sông nghìn núi, nhìn ra bên ngoài đại điện như đang nhìn vào một mảnh hư không trắng ngần.

Hắn ta hờ hững nói: "Vì... Thành Đế!"

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ vô cùng mãnh liệt cuốn tới như biển giận sóng to, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao phủ nhục thân thần hồn của hắn.

Mí mắt của hắn không bị khống chế khép lại.

Phanh.

Một tiếng vang nặng nề, Bùi Lăng trực tiếp ngã xuống đất, trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say.

Ở cách hắn không xa, ám ảnh im ắng chảy xuôi như tháp cát nhanh chóng đổ sụp: "Họa" cũng chìm vào giấc ngủ, lại không có bất kỳ tri giác gì.

Ngay sau đó, bóng tối vô cùng đậm đặc lan tràn từ bên ngoài cửa điện vào trong, bóng tối này như thủy triều mênh mông nhanh chóng che giấu vách tường thuần trắng, tràn vào chỗ sâu trong thiền điện.

Phía trên thềm son, về mặt "Ly La" tiên tôn bình tĩnh, hắn ta xua tay, trong lòng bàn tay lập tức lơ lửng kiếp vân tối đen như mực.

Trong mây có lôi thiểm điện minh, tản ra thiên uy huy hoàng.

Mây đen kia thâm trầm mênh mông, khí tức thiên kiếp cuồn cuộn, mênh mông, uy nghiêm cao xa, giống hệt với bóng tối quanh mình!

Ngay sau đó, bóng tối như thủy triều điên cuồng nuốt sống cả tòa Tiên điện.

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi nguy hiểm cây tùng lẻ loi, lạnh lẽo tản khắp, màu xanh biếc rì rào như mưa.

Núi xa gần nước mơ hồ như khối, như bức tranh chưa hoàn thành, màu sắc ướt sũng xếp từng đống.

Cơn gió dài thổi qua, khí tức lạnh lẽo.

Bên cạnh bàn cờ đen trắng đan xen, cánh tay "Cựu" dừng ở giữ không trung, không nhúc nhích.

Từng vị Đại Thừa nín thở tập trung vây quanh, đều nhìn chằm chằm bên trong ván cờ, vẻ mặt trịnh trọng.

Cộc!

"Cựu" lại hạ cở.

Cờ đen rơi xuống, lại một quân cờ trắng bị chặn đường, bị ăn ngay tại chỗ, biến mất khỏi bàn cờ không thấy gì nữa.

Tất cả Đại Thừa im lặng nhìn tình cảnh này này, vẻ mặt không chút thay đổi.

Chẳng mấy chốc, Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt" nhanh chóng nói:

"Lần này đến lượt ngụy đạo!"

Năm tông chính đạo đều im lặng.

Hiện tại cách thời gian Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" vào ván cờ không quá dài.

Rất có thể quân cờ trắng vừa vẫn lạc chính là "Hồn Nghi".

Có nghĩa hiện tại ván cờ vẫn vô cùng hung hiểm!

"Cựu" chậm rãi ngẩng đầu, phía dưới mũ trùm tối tăm như vực sâu, dường như tất cả đại khủng bố, đại tai họa ở phương thế giới này đều hội tụ vào cả người.

Hắn ta nhìn về phía đối diện bàn cờ, tiếng nói âm u lạnh lẽo:

"Đến ngươi!"

Thấy "Cựu" đã bắt đầu thúc giục, tiếng động áo giáp ma sát vang lên, Yến Tê thành "Tử Tắc" lập tức tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Cho tới nay chỉ có một người Yến Tê thành vào ván cờ."

"Lần này để ta!"

Bốn tông chính đạo khác không phản đối.

"Tử Tắc" lập tức bước nhanh đến phía trước, đi đến bên cạnh bàn cờ, đưa tay lấy ra một quân cờ trắng oánh nhuận từ trong hộp cờ, đặt lên bàn cờ.

Cộc!

Quân cờ rơi xuống: "Tử Tắc" lập tức biến mất!

Trong lúc mơ màng, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra!

Hắn lập tức đưa mắt nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh quanh mình, đã thấy mình nằm sâu trong một cái hàng, đỉnh động bao trùm cỏ xỉ rêu dày đặc, màu xanh thẫm ẩm ướt như muốn nhỏ xuống.

Mặt đất, vách động, đều mọc lít nha lít nhít linh hoa cỏ ngọc, tím vàng đồ tươi, năm màu rực rỡ, không hợp với động quật mờ tối.

Trong toàn bộ động, linh khí dồi dào, sinh cơ dạt dào, thậm chí đã hội tụ thành một dòng suối nhỏ bé, róc rách chảy xuôi dưới lá cây rậm rạp cách đó không xa.

Ngoài động có tiếng nước ù ù, xen lẫn từng tia từng sợi hơi nước truyền đến.

Nơi đây đúng là chỗ hắn ước định tụ hợp với bốn người Lâm Thì.

Cách đó không xa, giữa từng bụi cỏ ngọc có một bóng dáng như ám ảnh đang nằm đó, quanh người tử khí dày đặc, còn đang ngủ say, chính là "Họa".

Bùi Lăng nhanh chóng đứng dậy, thần niệm triển khai, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ phương khu vực này.

Chẳng mấy chốc, hắn đã xác định "Ly La" tiên tôn đưa hắn về chỗ cũ!

Hiện tại thác nước âm vang, dòng nước chảy xiết như một tấm màn sân khấu màu đỏ, hoàn toàn bao lại toàn bộ hang động.

Chương 2804: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

người của vãn bối!

Ngoài động dòng nước cọ rửa vô số xương trắng, di cốt trắng đục xếp chồng, từng cái đầu lâu bị tẩy rửa đến sạch sẽ trơn bóng ngã trái ngã phải, hốc mắt đen nhánh sâu thẳm trống rỗng, lóe ra vẻ sáng bóng rực rỡ dưới ánh trăng ửng đỏ.

Cổ mộc cạnh dòng nước che trời, dây leo xen lẫn quấn lấy, rủ xuống từng đống như mãng như rắn, yên tĩnh khác lạ, không có bất kỳ sinh linh gì dám can đảm tự tiện tới gần... Tất cả như thường.

Chỉ có điều, hiện tại "Thế Vị": "Phi Vinh": "Hồn Nghi" đều đã không thấy tăm hơi, bốn vị nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp ước định gặp gỡ với hắn, Lâm Thì, Thân, Súc Kiệt, Bá Dực cũng không ở chỗ này.

Bùi Lăng không khỏi nhướn mày, vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Mình đột nhiên ngủ thiếp đi?

Là pháp tắc!

Nhưng rốt cuộc là "Ly La" tiên tôn ra tay hay...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện số lượng quân cờ có thêm một quân.

Vừa rồi mình ngủ say, lại có Đại Thừa mới vào ván cờ!

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đêm nay tổng cộng có ba người vào ván cờ, thứ nhất là Tố Chân Thiên "Mặc Côi"; thứ hai là Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi"; tạm thời còn chưa thể biết được thân phận người cuối cùng.

Thế nhưng, căn cứ vào cách nói của "Thế Vị" tiền bối, trình tự Đại Thừa chín tông tiến vào hồng hoang, chính là chính đạo ma đạo lần lượt vào ván cờ.

Bây giờ, người vào ván cờ trước là Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi", vậy người cuối cùng vào ván cờ này chắc chắn là chính đạo!

Cửu Nghi sơn, Hàn Ẩm Kiếm tông, Tố Chân Thiên, đều đã có hai người vào ván cờ.

Người chính đạo vào ván cờ lần này, hơn phân nửa là Đại Thừa Lưu Lam hoàng triều hoặc là Yến Tê thành.

Trong đó, người Yến Tê thành vào ván cờ lần trước là "Trúc Thất", người Lưu Lam hoàng triều vào ván cờ lần trước là "Thương Hưng", mặc dù hai vị này đều đã vẫn lạc nhưng thời gian "Trúc Thất" vào ván cờ sớm hơn "Thương Hưng".

Bởi vậy, rất có thể Đại Thừa chính đạo vào ván cờ lần này là tu sĩ Yến Tê thành!

Tất cả người bên Yến Tê thành đều là nam tu, có thể đi cứu cuối cùng...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nhìn về hướng đông, trời đã sắp sáng!

Hắn đã ngủ một đoạn thời gian khá dài!

Mười mặt trời cùng dâng lên, ngoại trừ "Thế Vị": "Phi Vinh" đã tụ hợp cùng "Hồn Nghi" tiền bối: "Mặc Côi" tiền bối cùng Đại Thừa Yến Tê thành vừa vào ván cờ chắc chắn phải chết!

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, hiện tại không chỉ "Mặc Côi" tiền bối và tiền bối Yến Tê thành gặp tình cảnh nguy hiểm, bên "Không Mông" tiền bối kia, hai vị tiền bối sáu mươi bốn kiếp "Thùy Vũ" và "Tượng Tái" đã vẫn lạc, tình huống cũng vô cùng hung hiểm!

Chỉ có điều, vị trí hiện tại của "Không Mông" tiền bối cách hắn quá xa, trên đường cũng phải đi ngang qua vị trí của "Mặc Côi"

tiền bối...

Đi cứu "Mặc Côi" tiền bối trước, lại đi tụ hợp với "Không Mông"

tiền bối!

Đến lúc đó, nếu tiền bối Yến Tê thành còn sống, lại đi cứu tiền bối Yến Tê thành...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức ôn hòa gọi: "Họa tiền bối!"

Giọng hắn không cao lại như một đạo kinh lôi, chỉ một thoáng nổ tung trong đầu "Họa"!

"Họa" đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn ta đứng bật dậy, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Vị Tiên Tôn kia..."

Không chờ "Họa" nói hết lời, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Theo ta đi cứu người trước!"

Nói xong, hắn vung ống tay áo một cái, bóng dáng hai người thân ảnh lập tức biến mất!

Hồng hoang.

Trên đỉnh núi cao.

Rừng rậm che trời, thác nước như luyện.

Trên đỉnh đầu là từng bụi cành lá đen xen, bao trùm lên nhau, lọc ánh trăng dày đặc thành mỏng manh không thể thấy, vấy xuống đây đất u ám.

Dưới chân lá rụng dày đặc, bùn đất ướt át mà dày đặc như thảm nỉ.

Bụi cây nở ra hoa trắng lẻ tẻ, chiếm cứ khoảng đất trống nhỏ trong rừng, trải rộng cành gai đâm, không chút kiêng dè kéo dài ở khoảng đất trống trải dưới cự mộc che trời, nghĩ trăm phương ngàn kế hấp thu một chút ánh trăng từ trong khe hở bóng tối loang lổ..

"Mặc Côi" đổi một bộ váy màu xanh thẫm, thu liễm khí tức cả người ẩn nấp trong đó, trông như cùng một màu với bụi cây, không chút thu hút.

Cơn gió mạnh cuốn tới từ bầu trời, thôi lay cành lá trùng điệp.

Mùi hương cỏ cây trong trẻo và hương thơm phồn hoa không biết tên tỏa ra bốn phía, thấm vào phế phủ người ta.

Ánh trăng đỏ hồng yên tĩnh chiếu rọi, Đế Lưu Tương khó mà tính toán mang theo vạn đạo tơ vàng, cuồn cuộn giáng xuống.

Nhìn tình cảnh đầy sức sống im ắng trước mặt: "Mặc Côi" nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, trong đôi mắt như nước sông ba tháng mùa xuân lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Sau khi bại lộ vị trí, nàng đã dùng hóa thân đi phía trước dò đường, bản thể trốn xa xa ở phía sau, một đường độn đến nơi này.

Cho đến bây giờ, nàng đã gặp mấy vị tiên nhân, hao tổn không ít hóa thân.

Cũng may, những tiên nhân kia trông như không có lý trí gì.

Sau khi diệt sát hóa thân của nàng cũng không có bất kỳ động tác gì.

Nếu không, bản thể của nàng cũng chưa chắc có thể trốn qua một kiếp...

"Nhiều tiên nhân như thế, xem ra đúng là ván cờ bắt đầu trận chiến hồng hoang!"

"Nhưng điều này hơi kỳ quái."

"Từ lúc bắt đầu đã không thấy bất kỳ sinh linh gì..."

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hàng lông mày như núi xa của "Mặc Côi" nhíu chặt lại, tình cảnh trước mắt... Quá an toàn!

Chương 2805: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

người của vãn bối! (2)

Trực giác của nàng cảm thấy có cái gì đó kinh khủng không biết trước, đang không ngừng tới gần!

Chỉ có điều, thời gian nàng tiến vào đoạn năm tháng này quá ngắn, từ tin tức đang nắm giữ căn bản không suy tính ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì...

Nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Mặc Côi" nhanh chóng đưa ra quyết định... Chui vào lòng đất!

Sinh linh trong đoạn năm tháng này không thể biến mất vào hư không.

Hiện tại nàng không cảm giác được, rất có thể toàn bộ sinh linh đều trốn vào sâu trong lòng đất!

Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán.

Đoán đúng là sống; đoán sai thì chết!

Nhưng nếu không làm gì, chắc chắn phải chết!

Nghĩ tới đây: "Mặc Côi" vừa muốn chạy tới lòng đất, chợt nghe bên tai truyền tới một giọng nói rất quen thuộc: "Mặc Côi tiền bối, nghe được không?"

"Mặc Côi" lập tức khẽ giật mình, là giọng Bùi Lăng!

Không đúng!

Đây chắc chắn cũng giống "Tượng Tái" vừa rồi, giọng nói giống Bùi Lăng nhưng tuyệt đối không phải Bùi Lăng!

Không thể đáp lại!

Hơn nữa, vị trí lại bại lộ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây!

Nghĩ tới đây: "Mặc Côi" không do dự chút nào, lập tức rời khỏi lùm cây, thi triển độn pháp phi độn đến dưới đỉnh núi cao.

Nhưng giọng nói cực giống Bùi Lăng kia lại vang lên bên tai nàng:

"Mặc Côi tiền bối, ta vị trí tây nam của ngươi, chạy đến chỗ ta!"

Nghe vậy: "Mặc Côi" không nói hai lời, lập tức thay đổi phương hướng, chạy tới hướng đông bắc.

Còn không biết giọng nói bắt chước Bùi Lăng là cái thứ gì.

Nhưng có thể khiến đám người Bùi Lăng: "Tượng Tái" chân chính cũng không dám đáp lại, thực lực tuyệt đối không phải thứ mà nàng có thể chống lại!

Cách thứ kia càng xa càng tốt!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, trong chốc lát "Mặc Côi" cũng không quan tâm việc chui vào lòng đất, lúc này thôi động tốc độ tới cực điểm.

Làn váy xanh tối hóa thành một đạo huyền mang dưới ánh trăng đỏ hồng, như thiểm điện lướt ngang hư không, nhanh chóng độn về phương hướng ngược lại mà giọng nói truyền đến.

Dường như phát hiện nàng đang chạy trốn, giọng nói cực kỳ tương tự Bùi Lăng kia lại vang lên bên tai nàng: "Mặc Côi tiền bối, ngươi độn sai phương hướng!"

"Mặc Côi tiền bối, ngươi cứ ở tại chỗ, chờ ta tới tụ hợp với ngươi là được!"

"Mặc Côi tiền bối, sao ngươi còn đi phương hướng ngược lại?"

"Mặc Côi tiền bối, không cần căng thẳng, ta sắp đến..."

Nghe giọng nói bên tai không vung đi được, hơn nữa còn càng ngày càng gần: "Mặc Côi" không nói một lời, cái trán dần thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nhanh! Nhanh nữa lên!

Nếu không sẽ bị đuổi kịp!

Sống chết trước mắt: "Mặc Côi" lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết cổ xưa mờ mịt, khí tức quanh người ầm vang tăng vọt, đột nhiên tăng lên thực lực tu vi ba kiếp, rõ ràng đã dùng tiên thuật [Quy Khứ Lai Hề] này!

Xoạt!

Làn váy dài của nàng vung lên một cái, sau lưng có vô số rừng hoa âm vang hiện ra, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lại lập tức bố trí mấy chục toà đại trận trở ngại, mê hoặc, huyễn hóa, phòng ngự... Ỗ sau lưng, dùng để ngăn địch.

Cùng lúc đó, bóng dáng "Mặc Côi" nhoáng lên một cái, trong chớp mắt hóa thành mấy chục bóng hình xinh đẹp giống nhau như đúc, huyền mang đung đưa, chia ra độn về bốn phương tám hướng.

Ngay lúc "Mặc Côi" liều mạng trốn chạy, ở một chỗ xa xôi phía sau lưng, sơn thủy trùng điệp vút qua, một bộ huyền bào đang nhanh chóng phi độn.

Bùi Lăng dẫn theo "Họa", lấy tốc độ vô cùng mau lẹ chạy về phía trước.

Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, sao hắn càng gọi "Mặc Côi" tiền bối dừng lại: "Mặc Côi" tiền bối càng chạy nhanh?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhướn mày, tốc độ bay không giảm chút nào, lúc này tiếng nói thành khẩn: "Mặc Côi tiền bối, vãn bối không có ác ý gì với Tố Chân Thiên, xin tiền bối nhất định phải tin tưởng vãn bối!"

"Mặc dù giữa tiền bối và vãn bối chính ma có khác, nhưng lần tiên lộ này liên quan trọng đại, giữa hai đạo chính ma nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp lực đồng tâm cùng thành tiên!"

Vừa nói xong, Bùi Lăng lập tức cảm giác được, tốc độ độn hành của quân cờ trắng đại diện "Mặc Côi" lại tăng tốc!

Thấy thế, hắn càng nhíu chặt chân mày.

"Mặc Côi" tiền bối không tin hắn!

Bùi Lăng vội vàng tiếp tục giải thích: "Mặc Côi tiền bối, lần trước trên đại điện đăng cơ Tông Chủ Thánh tông ta, vãn bối cũng không cố ý vô lễ Chưởng Giáo Tố Chân Thiên trước mặt mọi người."

"Đây chỉ là một trò đùa!"

"vãn bối chỉ có kính trọng nữ tu Tố Chân Thiên, không có bất kỳ ngấp nghé gì."

"Xin Mặc Côi tiền bối đừng e ngại vãn bối, vãn bối tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì với tiền bối!"

Vừa nói, Bùi Lăng cũng lập tức tăng thêm tốc độ.

Thấy khoảng cách của đôi bên đã càng ngày càng gần, hoàn cảnh quanh mình đột nhiên biến ảo, vô số thiên la địa võng gào thét mà xuống!

Trong chốc lát Bùi Lăng và "Họa" chìm vào một phương đại trận phức tạp!

Bùi Lăng không do dự chút nào, một đao khí huyết sắc to lớn chém ngang ra, đao khí trào lên kịch liệt như biển cả ngược dòng, chỉ một thoáng trảm diệt tất cả đại trận trong phương thiên địa này.

Huyền quang lóe lên, Bùi Lăng dẫn theo "Họa" tiếp tục đuổi theo phương hướng "Mặc Côi" tiền bối.

Thấy "Mặc Côi" tiền bối đã bắt đầu bố trí đại trận, ngăn cản mình tới gần, Bùi Lăng thay đổi sắc mặt: "Mặc Côi" tiền bối có hiểu lầm quá lớn với hắn, nghĩ đến không phải chuyện hắn vô lễ Sầm chưởng giáo trước mặt mọi người...

Chương 2806: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

người của vãn bối! (3)

Thế là, Bùi Lăng lập tức giải thích: "Mặc Côi tiền bối, việc vãn bối và Thiên Cơ đương thời quý tông là ngươi tình ta nguyện, lưỡng tình tương duyệt"

"Tuyệt đối không phải vãn bối ép buộc Thiên Cơ làm lô đỉnh của vãn bối..."

"Hơn nữa, Thiên Cơ quý tông và vãn bối là cùng thế hệ, ở trong tông môn của mình cũng có địa vị ngang nhau, đôi bên một tới hai đi, trong lòng có tình ý cũng là việc thường tình của con người, kính xin tiền bối đừng hiểu lầm..."

"Tiền bối là tổ sư Tố Chân Thiên, vãn bối đối mặt với Mặc Côi tiền bối chỉ có ngưỡng mộ và tôn kính thuần túy, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ khác."

"Xin Mặc Côi tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm người của vãn bối!"

"Hiện tại vãn bối đến đây, chỉ vì cứu Mặc Côi tiền bối!"

"Tiền bối, bây giờ là thời kỳ đầu Trận chiến hồng hoang, toàn bộ hồng hoang vô cùng hung hiểm.

"Xin tiền bối lập tức dừng lại!"

"Mặc Côi tiền bối, vãn bối và chân truyền đệ tử Kiều Từ Quang quý tông thật sự đã bái đường, nhưng lúc đó là bị quỷ vật ép buộc, không có cách nào, tuyệt đối không phải vãn bối cố ý..."

"Hơn nữa sau đó vãn bối đã nói rõ ràng với Kiều sư muội, vãn bối và Kiều sư muội đồng sinh cộng tử một trận, cũng là ý hợp tâm đầu..."

"Mặc Côi tiền bối, vãn bối và Thái Thượng trưởng lão Mạnh Hồng Huyến quý tông từng kề vai chiến đấu trong U Tố mộ, về sau đoàn tụ một trận cũng là có tình nghĩa..."

"vãn bối tuyệt đối không có thi ân cầu báo, ép Thái Thượng trưởng lão quý tông lấy thân báo đáp..."

"Mặc Côi tiền bối, giữa vãn bối và Không Mông tiền bối thật sự xảy ra một ít chuyện..."

"Nhưng đó là Không Mông tiền bối chủ động...

Đông đúc cành lá, uốn lượn như mây.

Nhìn phía dưới đêm tối trông như núi non liên miên.

Dòng suối leng keng, tung hoành trên vùng đất trống trải trong núi rừng.

Một bóng dáng ảm đạm không đáng chú ý lóe lên liền biến mất.

Tay áo sinh gió, váy dài của "Mặc Côi" phồng lên, thân hóa độn quang như mũi tên, phi tốc lướt qua vô số cỏ cây sông suối.

Trong tay nàng không ngừng bấm pháp quyết, hoàn bội xung quanh dần sáng lên, vô số minh châu vòng lạc đột nhiên sáng ngời, rồi nhanh chóng chôn vùi thành bụi bặm, lại liên tục thi triển thủ đoạn gia tăng tốc độ.

Lúc này, khí tức của "Mặc Côi" đã cực kỳ phù phiếm!

Mô hôi lạnh thuận theo cái trán trơn bóng trắng nõn chậm rãi trượt xuống, trên lông mi dài như quạt lông điểm xuyết giọt nước như ngôi sao.

Hai gò má "Mặc Côi" ửng hồng, môi đỏ khẽ nhếch hơi thở dốc, mấy sợi tóc rối thấm ướt mồ hôi dính trên má tuyết trắng, càng có về đáng yêu động lòng người.

Từ sau khi bước vào Độ Kiếp kỳ, đã rất lâu nàng không trải qua việc chạy trốn giữ mạng cửu tử nhất sinh như này!

Giọng nói cực giống Bùi Lăng đã càng ngày càng gần!

Chưởng Giáo Bản môn, Thiên Cơ bản môn, chân truyền đệ tử bản môn, Thái Thượng trưởng lão bản môn, còn có "Không Mông'...

Đối phương đang nhiễu loạn tinh thần của nàng!

Mặc dù ấn tượng của "Mặc Côi" với Bùi Lăng rất bình thường, nhưng đủ khả năng trưởng thành đến bây cảnh giới giờ, sao có thể là tham hoa háo sắc tiểu nhân, cả ngày nhớ nhung nữ tu xinh đẹp.

Đúng vậy, đối phương nói những chuyện kia, ngoại trừ việc Bùi Lăng vô lễ Sầm Phương Ác trước mặt mọi người, Bùi Lăng chân chính không thể làm việc khác!

Loại lời nói dối vụng về này... Đối phương chẳng những muốn nhiễu loạn tinh thần của nàng, còn muốn lừa nàng đáp lại!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh: "Mặc Côi" lập tức tập trung ý chí, tốc độ của đối phương quá nhanh, nàng không tiếc vận dụng đủ loại thủ đoạn cũng không thể kéo giãn khoảng cách với hắn.

Hiện tại, nàng rất muốn tiếp tục thi triển đủ loại thủ đoạn, cho dù là cách cấm kỵ để tăng thêm tốc độ chạy thoát!

Nhưng thân thể của nàng đã đạt tới cực hạn, đều dựa vào ý chí lực ủng hội!

Đừng nói tiếp tục tăng thêm tốc độ, dù duy trì tốc độ hiện tại cũng đã không thể làm được!

Lúc này, ánh trăng đỏ hồng như thuỷ triều xuống, lặng yên giảm đi.

Chân trời phía trước hiện ra một vòng màu trắng bạc, mặt trời mọc sắp tới!

Cùng lúc đó, giọng nói cực giống Bùi Lăng lại vang bên tai lên nàng: "Mặc Côi tiền bối, ta đã đến!"

Sắc mặt "Mặc Côi" thay đổi, đang muốn quay đầu, trên đường chân trời mười vòng mặt trời huy hoàng cùng nhau nhảy ra, ánh sáng vàng ròng mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, chỉ một thoáng càn quét cả vùng!

Cự mộc che trời, cây sắn dây tráng kiện, sông núi đầm nước...

Tất cả mọi thứ đều hôi phi yên diệt trong chớp mắt!

Mặt đất vẫn xanh um tươi tốt, mạnh mẽ um tùm, trong chớp mắt bị Đại Nhật chân hỏa đốt cháy không còn, chỉ có cát vàng vô ngần, trùng điệp, tràn ngập toàn bộ tầm mắt.

"Mặc Côi" vẫn tiếp tục động tác bỏ chạy, lập tức dừng lại!

Ánh sáng và nhiệt độ như vô cùng vô tận lập tức hoàn toàn nuốt hết nàng, nàng cảm thấy mình như rơi vào một mảnh đại dương mênh mông vàng ròng nóng bỏng!

Pháp y, tu vi, đạo thể... Không có chút sức chống cực nào, như bọt biển yếu ớt dưới mặt trời đường hoàng!

Nhưng ngay lúc "Mặc Côi" cho rằng mình cũng hoàn toàn chôn vùi dưới Đại Nhật chân hỏa khi mười mặt trời thăng lên giống với ngàn vạn cỏ cây, một bàn tay nhân tộc đột nhiên nhô ra từ hư không, đè trên bả vai nàng.

Chương 2807: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm người của vãn bối! (4)

Khí tức của "Mặc Côi" vô cùng phù phiếm, nhanh chóng khôi phục!

Chỉ trong chớp mắt, trên dưới cả người "Mặc Côi" ngoại trừ áo ngoài bị chân hỏa đốt đi, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong!

Nàng lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người huyền bào vác đao đứng bên người mình, cách đó không xa ám ảnh lay động, tử khí cuồn cuộn, chính là Bùi Lăng và "Họa"!

Bùi Lăng nhìn qua "Mặc Côi", từ tốn nói: "Mặc Côi tiền bối, ngươi quá không tin tưởng Bùi mỗ!"

Nghe vậy, "Mặc Côi" lập tức cảm thấy rất nghi ngờ, người vừa truyền âm với nàng thật sự là Bùi Lăng? Truyền âm có thể trả lời?

Thế nhưng, vì sao trước đó Bùi Lăng, "Tượng Tái", "Không Mông", đều không trả lời nàng?

Hơn nữa, sau đó "Tượng Tái" đáp lại nàng, rõ ràng giọng nói của hắn tarất có vấn đề, tuyệt đối không phải "Tượng Tái" chân chính...

Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lắc đầu, lập tức hỏi: "Lần tiên lộ này, ngươi khiêu chiến mấy chủng tộc?"

"Tốn thời gian bao lâu?"

"Quá trình cụ thể như thế nào?"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, "Mặc Côi" tiền bối đang xác nhận thân phận của hắn!

Thế là, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Lần tiên lộ này, ta khiêu chiến chín môn phái lớn"

"Tất cả chín vị Tông Chủ, tốn thời gian.."

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng nói đại khái quá trình khiêu chiến Tông Chủ chín tông một lần.

Thấy Bùi Lăng trả lời không có bất cứ vấn đề gì, cộng thêm lần này đúng là đối phương ra tay cứu giúp, cuối cùng "Mặc Côi" có thể xác định, vị trước mặt hoàn toàn chính xác là Bùi Lăng chân chính!

Suy nghĩ đến tận đây, nàng tiện tay bóp một pháp quyết, một bộ váy ngoài màu tím dệt kim lập tức phủ thêm trên đầu vai.

Chợt, "Mặc Côi" nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen: Bùi Lăng này đã là thật, vậy những lời mà đối phương vừa nói... Ép buộc Thiên Cơ bản môn làm lộ đỉnh...

Uy hiếp chân truyền đệ tử bản môn bái đường cùng hắn...

Lừa gạt Thái Thượng trưởng lão bản môn lấy thân báo đáp...

Ngay cả "Không Mông" cũng bị hắn chạm vào, bị động...

Kẻ này quả thật ghê tởm!

Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lập tức tập trung ý chí.

Nếu là trước kia, tất nhiên nàng sẽ lập tức liều mạng với đối phương Thế nhưng, hiện tại ván cờ phù du này lại không phải chuyện của một mình nàng!

Hơn nữa, vừa rồi đối phương thật sự cứu được nàng một mạng...

Nghĩ vậy, "Mặc Côi" không hề nhắc đến những lời nói kia của Bùi Lăng, trực tiếp hỏi: "Không Mông đã xảy ra chuyện?"

Bùi Lăng nhanh chóng trả lời: "Không có!"

"Nhưng tình huống bên Không Mông tiền bối quả thật hơi không đúng"

"Hiện tại đã sắp đi cứu nàng!"

Nghe thấy "Không Mông" không xảy ra chuyện, "Mặc Côi" lập tức nói: "Ta cũng cùng đi!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó không nói nhảm bất kỳ điều gì nữa, hắn tâm niệm vừa động, ba bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ có ánh sáng vàng ròng trùng điệp, chiếu xuống bát hoang.

Hồng hoang.

Mười mặt trời tuần tra, chân hỏa cuồn cuộn.

Trong kết giới, vạn khoảnh hải vực sóng nước lấp loáng, đều bị chiếu rọi thành kim thủy đầy hồ.

Thủy Tinh cung yên tĩnh đứng sừng sững, tỏa ra ánh sáng lung linh, huy hoàng rực rỡ.

Trước cửa cung nguy nga, trên quảng trường lát bằng thủy tinh, không gian như gợn nước như chầm chậm dao động.

Ánh sáng lóe lên, Long Nữ "Yểu Du", "Hi Ngao" cùng Giao Nữ "Thi Thấm" dẫn theo mấy tên Thủy tộc chính tiên khí tức bất ổn, trong nháy mắt xuất hiện.

Lúc này, ba nữ tử đều tóc xõa, váy tàn tạ, hoàn bội quanh người toàn bộ ảm đạm không có ánh sáng, hiện đầy vết rách ngổn ngang lộn xộn.

Vốn thắt lưng gấm lụa trắng vắt vai, váy thêu cuộn kim, khắp nơi đều là vết thiêu đốt, ống tay áo loang lổ vết máu, rách tung toé.

Trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc, đen xám lấm ta lấm tấm trông chật vật không chịu nổi.

Hộ vệ Thủy tộc chính tiên sau lưng bọn họ, hiện tại khí tức đều phù phiếm không vững, ngay cả ý hoàn mỹ cũng không thể duy trì.

Một chính tiên đứng ở phía trước nhất, sừng rồng đã bị chém, trên dưới cả người máu thịt be bét, lại cứ thế bị nhổ đi phần lớn vảy rồng; hai tên Giao Nhân chính tiên, tứ chi đều biến mất không thấy gì nữa, một vết thương cháy đen từ trái xuyên qua toàn bộ khuôn mặt, cái cổ, vai, gần như hoàn toàn gọt đi nửa đầu, lúc này căn bản không có cách nào đứng thẳng, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, tiên huyết tích táp, vẩy xuống đầy đất; năm tên Thủy tộc chính tiên gánh vác mai rùa, mai rùa đều chia năm xẻ bảy, ngay cả đầu cũng bị đánh thành một cục thịt, toàn bộ thể xác đến nay không thể khôi phục, còn không ngừng tản ra mùi thịt...

Tên hộ vệ chính tiên mất đi sừng rồng, trong tay còn cầm một tên nhân tộc mình đầy thương tích, dính đầy gia vị, khí tức hắn ta yếu ớt, sinh cơ vẫn còn tồn tại, chính là "Trì Yểu".

Ba người "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" đều vô cùng tức giận, Kim Ô tộc Đan Hi thật sự ép Long quá đáng! ! Lúc đầu bọn họ bắt được tên nhân tộc kia, đã có thể sớm trở về hành cung Long tộc, kết quả Đan Hi kia lại dám ra tay với các nàng!

Số tuổi của bọn họ không bằng Đan Hi, tu vi cũng tụt lại một mảng lớn, lần này thật sự chịu một thiệt thòi lớn chưa từng có!

Cũng may lần này dẫn theo không ít hộ vệ, nếu không đầu "Thi Thấm" thật sự có thể bị đối phương ném vào U Minh...

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói uy nghiêm êm tai lập tức truyền vào trong tai ba người: "Tới!"

1122 chữ

Chương 2808: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm người của vãn bối! (5)

Tiếng nói vừa dứt, "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" lập tức xuất hiện trong một tòa thủy tạ mặt biển. Ốc biển móc nối như chuông gió, treo đầy dưới mái hiên, cơn gió dài thổi qua phát ra tiếng đinh đinh.

Long hậu đổi một thân bào phục đỏ hồng, phía trên búi tóc cao ngọc biếc quấn quanh, đang khép tay áo ngồi ngay ngắn trên đầu, bình tĩnh nhìn qua bọn họ.

"Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" lập tức tập trung ý chí, khom mình hành lễ nói: "Bái kiến mẫu hậu!"

"Bái kiến nương nương"

Liếc nhìn thương thế trên người ba người, Long hậu khẽ nhíu mày, lập tức hỏi: "Là Kim Ô tộc làm?"

Sắc mặt "Yểu Du" rất khó coi nhẹ gật đầu, lại không trả lời cụ thể là người nào trong Kim Ô tộc.

Đan Hi theo hầu Kim Ô, sinh ra cường đại, nàng cũng là hậu tự Chân Long, sinh ra là tiên Lần này chịu nhục chỉ vì tuổi tác đôi bên chênh lệch, không có nghĩa nàng thật sự không bằng Đan Hi.

Cho nên, thù này không cần ỷ lại trưởng bối, nàng muốn sau này tự trả thù!

Thấy thế, Long hậu khẽ gật đầu.

Trưởng nữ này của nàng tuổi tác không lớn, thực lực hơi kém nhưng lòng dạ của nó vẫn rất không tệ!

Nghĩ tới đây, Long hậu cũng không tiếp tục vặn hỏi, mà trực tiếp hỏi chính sự: "Lần tiên hội này, Ly La tiên tôn nói việc gì?"

"Yểu Du" lập tức trả lời: "Bẩm báo mẫu hậu, Tiên Tôn nói tất cả hai chuyện "Thứ nhất là điều tra vị trí thiên kiếp; thứ hai là trừng trị tiên nhân làm trái thiên cương"

Long hậu nghe vậy không cảm thấy bất ngờ.

Trong khoảng thời gian này, thật sự tiên nhân càng ngày càng nhiều làm trái thiên cương...

Thế nhưng, nếu vẫn không có cách nào tìm được thiên kiếp, dù trừng trị tiên nhân nhiều, chỉ sợ cũng không thể thay đổi loại hiện trạng này...

Nghĩ đến đây, Long hậu thản nhiên hỏi: "Có vị trí thiên kiếp không?"

"Yểu Du" nhanh chóng nói: "Có!"

"Tên nhân tộc nhân lúc ban đêm tự tiện xông vào hành cung tộc ta cũng tham gia Vạn tiên hội"

"Hắn tu luyện tiên thuật làm trái thiên cương, có thể triệu hoán thiên kiếp!"

"Ly La tiên tôn đã lấy được trận thiên kiếp kia, lại bắt giữ tên nhân tộc kia."

"Chắc hẳn sẽ có thể nhanh chóng thôi diễn ra vị trí thiên kiếp!"

Nghe vậy, Long hậu lập tức khẽ giật mình, tên nhân tộc lần trước lại có liên quan với thiên kiếp?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Long hậu nhanh chóng khôi phục như thường, thuận tiện tìm được thiên kiếp!

Hiện tại trưởng nữ "Yểu Du" này của nàng còn thiếu một trận thiên kiếp, là có thể tấn thăng Tiên Quan chưởng đạo!

Còn có rất nhiều thành viên Long tộc cũng đều bị thiên kiếp trì hoãn, không thể tiến thêm một bước...

"Cực kỳ tốt!" Trong lòng Long hậu nhanh chóng suy tư, sắc mặt bình tĩnh, ôn hòa hỏi, "Trên Vạn tiên hội lần này còn có việc khác không?"

"Yểu Du" nói: "Vẫn là tên nhân tộc lần trước!"

"Thủ hạ của hắn tuyên bố, muốn trảm Phù Tang trước, lại trảm Kiến Mộc!"

Trảm Phù Tang?

Trảm Kiến Mộc?

Long hậu lập tức cảm thấy hơi khó tin.

Nhân tộc đều không sợ chết như này sao?

Ở trên Vạn tiên hội của "Ly La" tiên tôn, lại nói ra lời ngông cuồng như thế?

Nghĩ tới đây, Long hậu nhanh chóng lắc đầu, sự sống chết của mấy tên nhân tộc không quan trọng.

Ngược lại hai chuyện trảm Phù Tang, trảm Kiến Mộc này... Nhân tộc không thể thực hiện!

Lập tức, Long hậu thản nhiên nói: "Bản cung đã biết:

"Trên tiên hội còn có chuyện gì?"

"Yểu Du" khẽ lắc đầu, nói: "Việc quan trọng chỉ có mấy cái như thế.

Long hậu nhẹ gật đầu, phân phó: "Ngươi và Thi Thấm đi xuống chữa thương trước, Hi Ngao ở lại, bản cung có lời muốn hỏi"

"Yểu Du" và "Thi Thấm" lập tức khom mình hành lễ: "Vâng!"

Nói xong, hai nữ tử cáo lui rời đi.

Trong thủy tạ, vỏ sò ngũ thải va chạm vào nhau, tranh tranh vui tai.

Long hậu ngồi ở trên cao, bình tĩnh nhìn "Hi Ngao" phía dưới.

Váy mực khẽ nhúc nhích, "Hi Ngao" vô cùng cung kính hành lễ nói: "Không biết nương nương có gì phân phó?"

Long hậu lắc đầu, nhanh chóng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hi Ngao" lập tức cúi đầu rất thấp, mặc dù bị nhân tộc bắt sống là chuyện hơi mất mặt, nhưng Long hậu đã lên tiếng, nàng cũng không dám lại có giấu giếm Thế là, nàng nhìn gạch điện trước chân mình, khẽ khàng nói: "Thuộc hạ... Tài nghệ không bằng người, bị tên nhân tộc kia bắt giữ...

Trên khuôn mặt bình tĩnh không lay động của Long hậu, lập tức lộ ra chút ngạc nhiên.

"Hi Ngao" chính là Tiên Quan chưởng đạo!

Cho dù nội tình của tên nhân tộc kia thật sự không hề tầm thường, cũng không nên là đối thủ của "Hi Ngao"...

Lúc này, "Hi Ngao" lại nói tiếp: "Nương nương, lần trước nữ tiên nhân tộc trà trộn vào hành cung tộc ta, mới là bản thể chân chính của tên nhân tộc kia"

"Tên nam tính nhân tộc kia chỉ là một bộ hóa thân "Thuộc hạ vô dụng, không đối phó được bản thể tên nhân tộc kia! "

Nghe nói như thế, Long hậu mới thoải mái nhẹ gật đầu.

Tên nhân tộc kia, không phải sinh linh trong năm tháng này.

Trên người hắn có cách trở năm tháng dài đằng đẵng, lại thêm dường như còn có sự tồn tại gì đó cố ý che giấu tung tích cho đối phương...

Bởi vậy, dù là nàng, lúc ấy cũng không nhìn ra tên nhân tộc kia chỉ là một bộ hóa thân...

Long hậu hơi trầm ngâm, tiếp theo lại hỏi: "Tên nhân tộc kia dùng bản nguyên nào?"

"Hi Ngao" lập tức nói: "Lãng quên, nghịch chuyển, ngủ say, nham thạch, đao đạo.."

Năm đầu "Bản nguyên"... Hơn nữa, tên nhân tộc kia không phải sinh linh trong năm tháng này, khả năng sẽ có "Bản nguyên" tái diễn, không dễ phán đoán rốt cuộc vị sau lưng đối phương là ai...

1117 chữ

Chương 2809: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ!

Nghĩ tới đây, Long hậu lập tức nói: "Nếu tên nhân tộc kia đã rơi vào tay Ly La tiên tôn tay, hoặc là trực tiếp xử trí; hoặc là bị Ly La tiên tôn tay đưa về năm tháng ban đầu"

"Quên đi tất cả sự tích liên quan tới tên nhân tộc kia.

"Về sau cũng đừng nhắc lại!"

"Hi Ngao" nghe vậy, lập tức đáp: "Vâng!"

Nói xong tất cả chính sự, ánh mắt Long hậu sáng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt "Hi Ngao", nhàn nhạt hỏi: "Vậy Kim Ô tổn thương các ngươi là ai?"

"Hi Ngao" nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng Long hậu đã tra hỏi, nàng cũng không dám giấu giếm, hơi do dự cuối cùng vẫn trả lời: "Là Đan Hi!"

Vẻ mặt Long hậu bình tĩnh, gật đầu nói: "Bản cung đã biết"

"Ngươi cũng xuống dưới chữa thương đi"

"Hi Ngao" khom mình hành lễ: "Vâng"

Váy mực nhanh chóng lướt qua viên gạch, bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất từ trong thủy tạ.

Tiếng ốc biển va chạm vang lên trong thủy tạ, cơn gió dài đung đưa, Long hậu ngồi một mình trên chủ vị, ngón tay tinh tế thon dài nhẹ nhàng gõ hai lần trên lan can tỏa ra ánh sáng lung linh.

Ngay sau đó, một luồng khí tức cường đại kinh khủng lập tức xuất hiện bên ngoài thủy tạ "Nương nương, chuyện gì?

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, vàng ròng vạn trượng.

Trong kết giới, kim thủy cuồn cuộn, chiếu rọi Thủy Tinh cung, ánh sáng chói mắt.

Dưới đáy vạn khoảnh biển sâu.

U ám, sâu thẳm, âm u lạnh lẽo, mùi huyết tinh nồng nặc.

Xiềng xích trắng đục tinh tế cứng cỏi nhô ra từ trong hư không, lít nha lít nhít trói lại một bóng người.

Hắn ta áo đậm đai lưng ngọc, dung mạo đoan chính, dù mình đầy thương tích lại vẫn cho sinh linh một loại ý hoàn mỹ.

Chính là "Trì Yểu".

Lúc này đầu hắn ta nghiêng qua một bên, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, lại đang hôn mê.

Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên, một tràng tiếng động khác thường rất nhỏ truyền ra, trên xiềng xích trắng đục lập tức dấy lên một tầng ngọn lửa màu u lam.

Ngọn lửa này màu sắc tinh khiết, khí tức lạnh lẽo, nơi đi qua thoáng cái kết thành băng sương thật dày.

Ngọn lửa xanh tối thuận theo xiềng xích nhanh chóng ăn mòn, trong chớp mắt chui vào trong cơ thể "Trì Yểu", cứ như ngàn vạn băng châm cùng nhau đâm vào thể xác.

Trên dưới cả người "Trì Yểu" lập tức hiện ra đầy sương tuyết, hắn ta rùng mình một cái, đột nhiên giật mình tỉnh lại!

Hắn ta lập tức đưa mắt nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh quanh mình.

Ánh sáng vàng ròng và xanh thẳm xen lẫn, chậm rãi rung chuyển trên đỉnh đầu.

Đáy biển sâu thẳm dùng trận pháp mở ra một vùng không gian, xiềng xích trùng điệp cùng vẫn triện chi chít khắp nơi vẫn giam cấm phương thiên địa này.

Trong lao ngục trống rỗng, xương trắng tán loạn lung ta lung tung.

Di cốt lớn nhỏ không đều, dường như đến từ rất nhiều tộc quần.

Lúc này, ba tên Giao Nhân chính tiên mắt lam tóc lam đang một trước hai sau đứng cách đó không xa, mặt không thay đổi nhìn qua "Trì Yểu".

Ba tên Giao Nhân chính tiên này đều là nam tử, khuôn mặt tuấn lãng như tỉ mỉ điêu khắc thành, trong tròng mắt màu lam không có bất kỳ dao động tâm trạng gì.

Tên Giao Nhân chính tiên đứng ở phía trước mặc bào phục giao tiêu xanh trắng xen lẫn nhàu kim, thân thể hắn ta đặc biệt mạnh mẽ, quanh người mạch nước ngầm quanh quẩn như thân thiết không một khoảng cách với phương thuỷ vực này, vạn khoảnh kình sóng cam tâm để hắn ta sử dụng, chính là vị Tiên Quan chưởng đạo từng giao thủ cùng Bùi Lăng.

Hai người đứng ở phía sau đều mặc một bộ áo lam thuần trắng, dưới bào phục là đuôi cá cao cao, cho dù đứng trong u ám vẫn lóe ra sự sâm nhiên như lưỡi đao.

Thấy cảnh này, "Trì Yểu" nhanh chóng kịp phản ứng, hắn ta không thể chạy khỏi Tiên cung, đã bị Long tộc bắt lấy!

Hắn ta không do dự chút nào, lập tức mở miệng nói: "Ta là tiên lại thượng giới, giết ta là làm trái thiên cương!"

Vị Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc nghe vậy, sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm.

Lần trước nhân tộc này ra tay tàn nhẫn, giết nhiều thủ hạ của hắn ta như vậy, có thể nói tội nghiệt ngập trời, tội không thể tha!

Lại còn không biết xấu hổ, đứng trước mặt hắn ta nhắc đến hai chữ "thiên cương"?

Nghĩ tới đây, Tiên Quan chưởng đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh một quyền về phía "Trì Yểu".

Ẩm! !!

Tiếng động trầm đục, huyết nhục văng tung tóe.

"Trì Yểu" lập tức bị đánh cho da tróc thịt bong, máu thịt be bét, xương cốt trắng đục trực tiếp lộ ra, toàn bộ đầu thiếu một nửa, có thể thấy rõ ràng óc trắng bệch.

Sinh cơ của hắn ta vốn suy yếu lại giảm xuống nhanh chóng, trong nháy mắt rơi vào cảnh sắp chết! Thấy mình tiện tay đánh một kích, suýt nữa đánh chết đối phương, Tiên Quan chưởng đạo lập tức khẽ giật mình.

Lấy thực lực mà lần trước đối phương thể hiện ra, một quyền này của hắn ta, nhiều nhất chỉ khiến người này chịu chút đau khổ mà thôi, sao hiện tại...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, vì đề phòng nhân tộc này đang giả vờ giả vịt, Tiên Quan chưởng đạo tay năm tay mười, lại tát hai cái nữa.

Ba ba...

Đầu "Trì Yểu" vốn đã hoàn toàn thay đổi, lập tức bị tát đến vô cùng thê thảm.

Đỏ đỏ trắng trắng vẩy xuống đầy đất.

Đầu lâu vô lực rủ xuống, hô hấp nhẹ đến mức không có, không có chút phản ứng nào.

Tiên Quan chưởng đạo nhướn mày, một ngày không gặp, sao nhân tộc này lại trở nên yếu như vậy?

Nghĩ tới đây, hắn ta hơi nghiêng đầu, phân phó thủ hạ sau lưng: "Tên nhân tộc này cả gan làm loạn, tàn sát rất nhiều tán tiên Thủy tộc"

1121 chữ

Chương 2810: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (2)

"Thậm chí còn làm một vị chính tiên vẫn lạc"

"Uy nghiêm tộc ta không thể xâm phạm!"

"Ba ngày sau, đưa lên tru tội đài, xử quyết hắn trước mặt mọi người!"

"Trong khoảng thời gian này, cứ để hắn ở lại nơi này, nhớ kỹ, đừng để hắn chết "Nhưng cũng đừng để hắn dễ chịu!"

Hai tên thuộc hạ chính tiên cùng nhau khom mình hành lễ: "Tuân mệnh!"

"Chúng ta chắc chắn sẽ nắm giữ tốt chừng mực!"

Tiên Quan chưởng đạo nhẹ gật đầu, ống tay áo vung lên một cái, lập tức biến mất ở đáy biển. Nhìn bóng dáng hắn ta rời đi, hai tên thuộc hạ chính tiên nhìn nhau, tâm niệm vừa động, trong hư không lập tức xuất hiện rất nhiều hình cụ khí tức âm u lạnh lẽo...

Hồng hoang.

Trong lòng núi hoang, mười hai cây cự mộc thô to xếp gọn gàng chống lên một phương không gian bao la.

Từng ngọn đuốc giao nhân bị đóng đinh ở bốn vách tường, ánh lửa thuần trắng yên tĩnh thiêu đốt, chiếu sáng cả hang đất.

Bóng sáng lay động, bảy bóng người lộn xộn đứng đó, bầu không khí căng cứng.

Bốn người Lâm Thì, Thân, Súc Kiệt và Bá Dực đứng chung một chỗ, "Thế Vị" và "Phi Vinh" ngồi trong góc hẻo lánh cách nhau xa xa, một mình "Hồn Nghi" ngồi xếp bằng chính giữa hang đất, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác tu luyện tiên thuật, không hề để ý đến những người khác.

Sau khi giằng co ngắn ngủi, Lâm Thì trầm giọng mở miệng: "Hai người các ngươi vẫn không nhớ nổi tất cả chuyện xảy ra trước đó?"

"Thế Vị" cau mày lắc đầu, hắn ta không cảm thấy ký ức của mình có thiếu thốn gì, chỉ có điều hắn ta và "Phi Vinh" tách ra với Bùi Lăng một cách khó hiểu, lại không có bất kỳ ấn tượng gì...

Suy nghĩ xoay chuyển, "Thế Vị" chậm rãi nói: "Ta... Vãn bối chỉ nhớ rõ, chúng ta tu luyện trong hang động kia"

"Sau khi tu luyện kết thúc, phát hiện chư vị đột nhiên xuất hiện"

Vẻ mặt "Phi Vinh" sáng tối không rõ, nghe đến đó khẽ gật đầu, nói: "Ta cũng giống vậy!"

Sắc mặt bốn người Lâm Thì lập tức cực kỳ nghiêm nghị.

Thân nhanh chóng nói: "Có sự tồn tại gì đó xóa đi trí nhớ của bọn họ!"

"Nhưng rất kỳ quái... Vì sao không giết bọn họ?"

Súc Kiệt trầm ngâm nói: "Không rõ ràng, không có chút dấu vết nào!"

"Người ra tay không phải Đọa Tiên bình thường"

Bá Dực vẫn im lặng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía "Thế Vị" và "Phi Vinh" nói: "Chờ sau khi mặt trời lặn, nếu hai người các ngươi vẫn bình yên vô sự, vậy sẽ có mấy nhiệm vụ đơn giản giao cho các ngươi"

"Thế Vị" và "Phi Vinh" không hỏi nhiều, đều chậm rãi gật đầu: "Được!"

Bốn người Lâm Thì nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Ngay lúc này, lối vào không gian bỗng nhiên rung động như gợn nước, ngay sau đó một bóng dáng trên dưới cả người vết thương chồng chất, còn tản ra khí tức gia vị dày đặc xâm nhập nơi đây!

Người đến áo gai giày đen, râu tóc đều bị đốt cháy khét, toàn bộ thân thể đều là mụn nước, trông mấp mô cực kỳ đáng sợ, khí tức đã suy yếu tới cực điểm, ý hoàn mỹ trên người như tuyết đọng gặp mặt trời, đã lung lay sắp đổ!

Bốn người Lâm Thì đột nhiên quay đầu nhìn lại, khí thế quanh người lập tức bốc lên!

Thấy đã có người ở trong cứ điểm này, nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp mới tới thầm thở phào, sau đó cũng không kịp nói một chữ nào, đã trực tiếp hôn mê.

Bốn người Lâm Thì không do dự chút nào, nhao nhao đánh ra pháp quyết, trong nháy mắt bố trí cấm chế dày đặc che chở "Thế Vị", "Phi Vinh" và "Hồn Nghi" phe mình ở bên trong, sau đó lạnh lùng nhìn tên nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia ngã trên mặt đất.

Chờ đợi một lát, không thấy đối phương có bất kỳ động tĩnh gì, bốn người Lâm Thì nhìn nhau, Bá Dực hóa thân khói nhẹ, mờ mịt như sương, một mình tiến lên, cẩn thận kiểm tra trạng thái của hắn ta.

Chẳng mấy chốc, Bá Dực nhẹ gật đầu, nói: "Là Tấn!"

"Không phải Quyệt!"

Lúc này ba người khác mới yên lòng, Súc Kiệt vung tay tán đi cấm chế, bước nhanh về phía trước nói: "Thương thế này, chắc hắn gặp phải Đọa Tiên rất mạnh"

"Trước tiên kéo dài tính mệnh cho hắn, sau đó lập tức chuyển địa điểm!"

Lâm Thì nhìn "Thế Vị" và "Phi Vinh", rất ngay thẳng nói: "Tốt nhất chia binh hai đường"

Thân và Bá Dực không chút do dự gật đầu: "Tốt!"

Nói xong, Súc Kiệt đưa tay lấy ra một đoạn cành lá tươi non như mới hái từ trong hư không, giọt sương như thủy tinh trên đó óng ánh đáng yêu.

Hắn ta ấn đoạn cành lá này lên mặt "Tấn".

Lập tức, cành lá nhanh chóng hòa tan như một luồng bích mang, nhanh chóng hòa vào trong cơ thể "Tấn".

Theo bích mang thấm vào, trạng thái của "Tấn" bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ba người Lâm Thì canh giữ ở bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác hộ pháp cho hắn ta...

Hồng hoang.

Mặt trời treo cao, chân hỏa cuồn cuộn, càn quét vạn dặm cát vàng.

Lòng đất.

Hang động to lớn thủng trăm ngàn lỗ như mê cung, tạo thành một sào huyệt cực lớn.

Lít nha lít nhít nhện lui tới xuyên qua, một tòa đài cao chính giữa trống rỗng.

Ở trên vách động xung quanh treo từng cái kén tái nhợt như quả lớn bội thu.

Những cái kén này như quả nho, tụ tập từng đống.

Trong mỗi một cái kén đều tản ra sinh cơ yếu ớt.

Toàn bộ hang động, khí tức nhân tộc nồng hậu dày đặc.

Đột nhiên, bên trong một cái kén trong số đó, một bóng dáng kim giáp giật giật đầu ngón tay.

"Tử Tắc" khôi phục một chút ý thức, hắn ta vừa muốn mở hai mắt ra, lại phát hiện trên dưới cả người đều bị một luồng lực lượng cường đại dinh dính, cuốn chặt lấy.

1118 chữ

Chương 2811: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (3)

Cả người như côn trùng có cánh bị mạng nhện bao phủ, khó mà động đậy.

"Tử Tắc" đột nhiên giật mình, ký ức trước khi bị nhốt lập tức tràn vào đầu óc...

Lần này hắn ta vào ván cờ phù du, vừa bước ra tòa thung lũng ván cờ kia, đã bị một sợi tơ nhện bao lấy, kéo vào lòng đất....

Sau khi tỉnh lại, chính là tình cảnh hiện tại!

Hắn ta là tu sĩ Đại Thừa kỳ, có thể khiến hắn ta không có chút sức phản kháng nào... Ra tay, chắc chắn là tiên nhân!

Nghĩ tới đây, "Tử Tắc" lập tức dùng kiếp lực giằng co.

Cái kén vốn yên tĩnh treo cao, bắt đầu nhẹ nhàng lay động.

Trải qua một phen giãy giụa, tơ nhện trói buộc hai tay hắn ta vẫn không nhúc nhích tí nào, lại khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra!

Trước mắt là tơ nhện tinh tế đông đúc, màu sắc trắng bệch trùng điệp quấn quanh, chỉ chừa một chút khe hở cực kỳ chật hẹp.

Xuyên qua những khe hở này, "Tử Tắc" miễn cưỡng thấy vị trí hiện tại của mình là một sào huyệt cực lớn.

Bốn phía lít nha lít nhít, còn có rất nhiều cái kén giống hắn ta.

Phát hiện không có tiên nhân ở đây, khí tức "Tử Tắc" quanh người biến đổi, kim qua thiết mã, sát khí sa trường, gào thét dâng lên!

Trong cơ thể của hắn ta lập tức sinh ra đạo thương kiếm kích rất nhiều binh khí, đều ý lạnh um tùm, phong mang tất lộ, chém về phía tơ nhện quanh mình.

Cạc cạc cạc...

Tơ nhện mềm dẻo kiên cố lập tức bị binh khí do pháp tắc diễn hóa chống ra, vốn là cái kén bình thường, trong chớp mắt lại lớn hơn mấy chục lần!

Thấy tơ nhện không chịu nổi sắp phình to đến nổ, tất cả binh khí đột nhiên mềm hoá, chợt như nước chảy hòa vào trong tơ nhện, hình như bị nó hấp thu hoàn toàn. Ông!

Cái kén bị chống đỡ ra lập tức khôi phục vẻ nhỏ hẹp, không, là càng nhỏ hơn trước đó, cảm giác trói buộc càng lên một tầng lầu, vẫn trói lại "Tử Tắc", làm hắn ta không thể nhúc nhích.

"Tử Tắc" nhướn mày, lúc này tâm niệm vừa động, tơ nhện trói ở trên người hắn ta như bị loại quy tắc nào đó cưỡng ép ngăn cách với thân thể của hắn ta.

Nhưng ngay sau đó pháp tắc lại bị tơ nhện hấp thu không còn!

Tơ nhện càng siết chặt hơn, hung hăng chụp vào trong đạo thể, gần như muốn cắt đứt toàn bộ hắn ta.

Thấy thế, "Tử Tắc" lập tức không sử dụng pháp tắc.

Trên người hắn ta dấy lên ánh lửa mênh mang, ánh lửa hừng hực, trong chớp mắt thôn phệ toàn bộ cái kén.

Nhưng ngọn lửa mạnh vừa bùng lên đã vội thu nhỏ, lại bị tơ nhện hấp thu.

Tơ nhện càng ngày càng chặt, siết ra từng vết bầm trên người "Tử Tắc"...

Liên tục thử mấy môn thủ đoạn, "Tử Tắc" không những không thể thoát khỏi trói buộc, ngược lại bị trói càng rắn chắc.

Sắc mặt hắn ta xanh xám, trong lòng đã xác định đây là thủ đoạn Tiên gia!

Lấy thực lực hiện tại của hắn ta, căn bản không có cách nào tránh thoát!

Thế nhưng, hiện tại mình không chết, vẫn còn có cơ hội!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tử Tắc" miễn cưỡng mở ra tơ nhện bị dán lên miệng, giọng nói có chút mơ hồ mở miệng: "Bùi Lăng...

"Bùi Lăng.."

"Bùi Lăng.."

Liên tục gọi tên thật Bùi Lăng mười mấy lần, "Tử Tắc" đột nhiên im ngay, không phát ra chút tiếng động gì. Sat... Sat... Sat...

Một con nhện vô cùng to lớn chậm rãi bò vào.

Con nhện này to như ngọn núi, thể xác sáng long lanh, lục phủ ngũ tạng có thể thấy rõ ràng, vỏ lưng to lớn, dọc theo vô số xúc tu tinh tế trông như vô cùng yếu đuối, dường như đứt đoạn trong nháy mắt nhưng lại có tính bền dẻo kì diệu, giống loại tảo không ngừng hướng bồng bềnh lên trong nước.

Trong xúc tu, từng con ngươi tái nhợt như đôi mắt sinh linh chết đuối, trừng trừng nhìn ra.

Khí tức bạo ngược, sa đọa, hỗn loạn, âm hàn đập vào mặt!

Trong lòng "Tử Tắc" lập tức cảm giác nặng nề, tiên nhân yêu tộc!

Có thể đối phương đã nhận ra tiếng động vừa rồi của hắn ta!

Phải tiếp tục giả vờ hôn mê, không thể bị đối phương phát hiện.

Nghĩ tới đây, Tử Tắc lập tức nhắm hai mắt lại, khí tức hoàn toàn thu liễm, hô hấp hơi không cảm nhận được, giống hệt với nhân tộc đang hôn mê trong cái kén quanh mình.

Bước chân con nhện lớn chậm rãi di chuyển, thân thể khổng lồ rất khéo léo bò lên trên vách động, bắt đầu kiểm tra từng cái kén trước mặt.

Động tác của nó rất nhanh, không bao lâu đã chỗ cách "Tử Tắc" không xa.

Trong kén, sắc mặt "Tử Tắc" không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng theo con nhện to lớn tới gần, khí tức, sinh cơ, cảm giác tồn tại... Đều nội liễm.

Từng con ngươi tái nhợt rủ xuống từ đỉnh động.

Xúc tu mềm mại lan tràn giữa cái kén, như thủy triều bao phủ rất nhiều cái kén tái nhợt này từng chút một.

Khí tức bạo ngược, âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa... Gần trong gang tấc, đã bắt đầu ăn mòn đạo thể của "Tử Tắc", tâm thần "Tử Tắc" lơ lửng, tất cả ý niệm co vào như ban đầu.

Ngay lúc này, một giọng nói rất quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai hắn ta: "Tử Tắc tiền bối?"

"Nghe được không?"

Là giọng Bùi Lăng!

Trong lòng "Tử Tắc" lập tức vui mừng.

Nhưng ở trước mặt con nhện to lớn, hắn ta cũng không dám có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có thể âm thầm hy vọng Bùi Lăng nhanh chạy tới.

Lấy thực lực Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tất nhiên không sợ yêu tiên trước mặt!

Ngay sau đó, "Tử Tắc" nghe thấy giọng nói kia tiếp tục vang lên bên tai: "Tử Tắc tiền bối xin yên tâm, vãn bối lập tức tới cứu tiền bối!"

1102 chữ

Chương 2812: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (4)

"Hiện tại ta đã biết vị trí của Tử Tắc tiền bối!"

"Vãn bối tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ một vị tiền bối nào!"

"Kính xin tiền bối yên tâm đừng vội, kiên nhẫn chờ đợi vãn bối đến..

"Cho dù chân trời góc biển, vãn bối cũng nhất định tìm tất cả tiền bối về.."

Nghe những lời này, "Tử Tắc" thầm yên lòng.

Hắn ta và Bùi Lăng không quen, đối với tình huống liên quan đến vị người dẫn đường tiên lộ xuất thân ma môn này, hắn ta vẫn nghe Thái Thượng trưởng lão bản môn Văn Nhân Linh Sắt nhắc đến.

Văn Nhân Linh Sắt từng nói, dù Bùi Lăng này thân ở Ma Môn, lại lòng hướng ánh sáng, có thể nói là bụng dạ nhân hậu, khoan dung độ lượng.

Hắn lời hứa ngàn vàng, nói ra không hối hận, thậm chí trước đó còn mặc kệ tranh đấu lập trường, đã cứu Văn Nhân Linh Sắt một mạng...

Lúc suy nghĩ, con nhện to lớn đã đi đến trước cái kén của "Tử Tắc".

Một cặp chân sắc bén nhô ra, bắt đầu gảy kén của "Tử Tắc".

"Tử Tắc" lập tức nín hơi tập trung, giả vờ như vẫn đang hôn mê, không có bất kỳ tri giác gì, cũng không bất kỳ hô hấp gì.

Phốc! !

Một cái chân của con nhện to lớn lập tức xuyên qua tơ nhện, xuyên qua toàn bộ thân thể "Tử Tắc".

Máu tươi ào ạt tuôn ra như nước suối, lập tức nhuộm dần cái kén vốn trắng bệch thành ửng đỏ.

"Tử Tắc" vẫn không nhúc nhích như đã chết đi, không có bất kỳ rên rỉ và phản ứng gì.

Con nhện to lớn chậm rãi rút chân ra, đặt cái chân dính vết máu và một chút huyết nhục ở bên miệng, phát ra từng tiếng xẹt xẹt bắt đầu liếm láp.

Chẳng mấy chốc, con nhện to lớn bước về phía trước, đi đến bên cạnh cái kén tiếp theo, tiến hành thao tác giống vậy...

Sau một lát, con nhện to lớn kiểm tra xong tất cả kén, xác định không có vấn đề, lúc này mới bò xuống vách động, rời khỏi sào huyệt.

Sat... Sat... Sat...

Tiếng động của con nhện to lớn hoàn toàn biến mất không thấy, cuối cùng "Tử Tắc" đã thở phào một hơi, hắn ta cố nén cảm giác đau đớn dữ dội, trong chốc lát không quan tâm khôi phục thương thế, vội vàng nói: "Bùi Lăng! Bên ta có vị yêu tiên!"

"Bản tướng của nó là nhện, thực lực rất khủng bố"

"Lúc ngươi tới phải cẩn thận.."

Hắn ta lại lo lắng Bùi Lăng vội vã tới cứu hắn ta, không có đề phòng, bị con nhện to lớn vừa rồi đánh lén.

Vì vậy, chờ yêu tiên nhện rời đi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng vừa nói xong, bên ngoài hang động lập tức vang lên tiếng sàn sạt, con nhện to lớn lại trở về!

"Tử Tắc" vội vàng ngậm miệng không nói, khí tức, sinh cơ... Đều nội liễm, tiếp tục giả vờ bất tỉnh nhân sự. Bước chân của con nhện to lớn nhẹ nhàng đập trên mặt đất, chẳng mấy chốc lại bò lên vách động, lần lượt kiểm tra cái kén chứa huyết thực.

Theo cái chân sắc bén một lần nữa đâm xuyên bụng, "Tử Tắc" vẫn không nhúc nhích, sắc mặt lại hơi tái xanh, hắn ta giống hệt một bộ tử thi đã không có bất kỳ tri giác gì...

Một chút vết thương da thịt, nhịn một chút là qua, chắc Bùi Lăng sẽ nhanh chóng tới...

Hồng hoang.

Mười mặt trời treo cao giữa vòm trời, Đại Nhật chân hỏa tùy ý vẩy xuống, đốt diệt vạn vật.

Cát vàng mênh mông, một bóng huyền bào đón gió phần phật.

Bùi Lăng dẫn theo "Mặc Côi" và "Họa" nhanh chóng độn hành.

Đột nhiên, hắn nghe được bên tai truyền tới một tiếng kêu không ngừng lặp lại: "Bùi Lăng... Bùi Lăng.."

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức nhận ra đây là giọng Yến Tê thành "Tử Tắc" tiền bối!

Quả nhiên!

Trước đó hắn suy đoán không sai, vị cuối cùng vào ván cờ là Yến Tê thành tiền bối!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức trả lời: "Tử Tắc tiền bối? Nghe được không?"

Thấy Bùi Lăng đột nhiên bắt đầu cách không đối thoại với người khác, "Mặc Côi" nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, trong đôi mắt sáng lộ ra chút khó hiểu.

Bùi Lăng dám can đảm quang minh chính đại đáp lại truyền âm của người khác như này, không phải suy đoán trước đó của mình sai rồi chứ?

Truyền âm có thể trả lời?

"Mặc Côi" lập tức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bùi Lăng, nhưng cho đến khi hắn kết thúc đáp lời, cũng không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra.

Trong lòng nghi ngờ, "Mặc Côi" lập tức hỏi: "Yến Tê thành Tử Tắc vào ván cờ?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Không sai!"

"Mặc Côi" càng cau chặt hàng lông mày kẻ đen, Đại Thừa chín tông hẹn nhau lần lượt vào ván cờ.

Nàng là Đại Thừa Tố Chân Thiên chính đạo, sau nàng nên đến lượt một phương ma môn vào ván cờ mới đúng...

Bây giờ lại là chính đạo Yến Tê thành "Tử Tắc" vào ván cờ.

Điều này nói rõ sau khi nàng vào, ít nhất lại có hai vị Đại Thừa vẫn lạc!

Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lập tức hỏi: "Tử Tắc truyền âm cho ngươi, chỉ sợ gặp nguy hiểm gì"

"Hiện tại chúng ta đi cứu Tử Tắc trước?"

Bùi Lăng lập tức lắc đầu, hiện tại đi cứu "Tử Tắc" tiền bối, bên "Không Mông" tiền bối làm sao bây giờ?

Hiện tại đương nhiên là đi cứu "Không Mông" tiền bối!

Về phần "Tử Tắc" tiền bối... Hắn nhất định sẽ nhanh chóng đi qua!

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Mặc Côi tiền bối xin yên tâm!"

"Bên Tử Tắc tiền bối tạm thời rất an toàn, không cần vãn bối trợ giúp"

"Hiện tại chúng ta đi cứu Không Mông tiền bối trước, sau đó lại tụ hợp Tử Tắc tiền bối!"

Tiếng nói vừa dứt, bên tai Bùi Lăng lại vang lên giọng "Tử Tắc": "Bùi Lăng! Bên ta bên có vị yêu tiên...

"Bản tướng của nó là nhện...

Yêu tiên?

1108 chữ

Chương 2813: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (5)

Không biết là tiên nhân cấp độ gì, Tiên Quan chưởng đạo trở xuống, hiện tại đều không phải đối thủ của hắn.

Hơn nữa, hiện tại là ban ngày, dù đối đầu với Tiên Quan chưởng đạo, hắn cũng không sợ chút nào...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ khó xử.

Hiện tại thay đổi tuyến đường đi cứu "Tử Tắc", chắc chắn là không thể nào! Nhưng không đi, chắc chắn "Tử Tắc" tiền bối là dữ nhiều lành ít, hơn nữa hương vị của con nhện yêu tiên này...

Bùi Lăng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tâm niệm vừa động, một phục khắc thể giống hắn như đúc đột nhiên xuất hiện ở bên người.

Sau khi phục khắc thể xuất hiện, không do dự chút nào lập tức chạy tới một phương hướng.

Tốc độ phi độn của bản thể Bùi Lăng không giảm, tiếp tục dẫn theo "Mặc Côi", "Họa" bay về phía trước.

Trước tiên phái một bộ phục khắc thể đến bên "Tử Tắc" tiền bối!

Nếu con nhện to lớn yêu tiên kia chỉ là tàn tiên, hoặc là tán tiên, tiên lại, hiện tại hắn có lợi thế sân nhà, cỗ phục khắc thể này chắc có thể đối phó.

Nhưng nếu gặp Tiên Quan chưởng đạo, cũng chỉ có thể chờ hắn cứu "Không Mông" tiền bối trở về lại nói...

Nhưng dù có thể cứu "Tử Tắc" tiền bối hay không, đều phải cho đối phương đủ lòng tin trước!

Biết đâu, đối phương có thể bởi vậy chống đỡ thêm một chút thời gian...

Thế là, Bùi Lăng lập tức kiên định nói: "Tử Tắc tiền bối! Vãn bối đã tới cứu ngươi, ngươi và ta cách nhau không xa, tiền bối nhất định phải kiên trì"

"Vãn bối sẽ chém giết con nhện to lớn yêu tiên kia ngay, cứu tiền bối ra...

"Tiền bối xin yên tâm, tốc độ của vãn bối rất nhanh, chỉ cần tiền bối lại chịu đựng một lát, có thể khôi phục tự do..."

Thấy Bùi Lăng không kiêng dè cách không đối thoại với "Tử Tắc" như vậy, cuối cùng "Mặc Côi" có thể xác định là suy đoán của mình sai!

Trong hồng hoang, cách không đối thoại không có vấn đề!

Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lập tức hỏi: "Bùi Lăng, trong hồng hoang cần phải chú ý thứ gì?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Mặc Côi tiền bối cần phải chú ý rất nhiều "Đầu tiên, là Khốc Quyệt, Tiếu Quyệt, Thuyết Mộng Quyệt"

"Trong đoạn thời gian này, nhân tộc sinh tồn rất gian nan"

"Không thể khóc, không thể cười, cũng không thể nói chuyện hoang đường"

"Tiếp theo, ban ngày nguy hiểm nhất là mười vòng mặt trời"

"Mười mặt trời cùng lên, Đại Nhật chân hỏa có thể đốt diệt chúng sinh vạn vật, cực kỳ đáng sợ"

"Thế nhưng, chỉ cần ở bên cạnh vãn bối có thể thái bình vô sự"

"Điểm thứ ba, là huyết nguyệt ban đêm cũng có chút vấn đề.."

"Ngoại trừ cái đó ra, trong đoạn năm tháng này số lượng tàn tiên, tán tiên, chính tiên nhiều như cá diếc sang sông, nhiều vô số kể.

"Hơn nữa, càng gần Kiến Mộc, tiên nhân càng nhiều!"

"Thế nhưng, có vị Ly La tiên tôn đã hứa hẹn cùng vãn bối, ba ngày sau sẽ dẫn vãn bối tiến về Kiến Mộc phi thăng, trở về năm tháng ban đầu.

"Bởi vậy, hiện tại đối với chúng ta, quan trọng nhất là sống sót!"

Vừa nói xong, "Họa" bên cạnh rất nghi ngờ hỏi: "Tiến về Kiến Mộc?"

"Bùi Lăng, đây là chuyện xảy ra khi nào?"

Bùi Lăng nghe vậy lập tức khẽ giật mình, hắn tham gia Vạn tiên hội, sau đó lại luận đạo cùng "Ly La" tiên tôn, "Họa" vẫn luôn ở bên cạnh hắn, sao còn hỏi hắn chuyện xảy ra khi nào?

Nhưng chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã phản ứng lại, hắn lập tức hỏi: "Họa, ngươi nhớ kỹ thứ gì?"

"Họa" lập tức nói: "Sau khi ta tiến vào hồng hoang, đối mặt với mười mặt trời sắp thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ"

"Ngươi chạy tới vào thời khắc mấu chốt, cứu ta, sau đó dẫn về một hang động, tụ hợp cùng Thế Vị, Phi Vinh, sau đó.."

"Họa" nhanh chóng kể lại tất cả trải nghiệm trong ký ức của mình, trong đó bao gồm được Bùi Lăng cứu giúp, sau đó cùng "Thế Vị" và "Phi Vinh" trao đổi tình báo, lại đến sau đó nữa Bùi Lăng trở về hang động...

Chỉ có điều, liên quan tới Vạn tiên hội, "Họa" lại không có chút ấn tượng nào!

Ngược lại trận luận đạo của hắn và "Ly La" tiên tôn, "Họa" hoàn toàn bỏ qua. Không chỉ có luận đạo, vấn đề Bùi Lăng hỏi thăm Tiên Tôn sau đó, "Họa" cũng không có bất kỳ ấn tượng gì...

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, ba ngày sau "Ly La" tiên tôn đưa bọn họ đến Kiến Mộc trở về năm tháng ban đầu, chắc cũng sẽ xoá đi cả trí nhớ của hắn.

Dù sao, lúc ấy "Ly La" tiên tôn nói rất rõ ràng.

Đầu thiên cương thứ ba, trên bản chất không phải kiêng kị tiết lộ tiên cơ, mà là thay đổi quá khứ và tương lai...

Vị Tiên Tôn này sẽ không cho bọn họ để lại quá nhiều vết tích trong quá khứ, cũng không để bọn họ mang theo vết tích quá khứ trở lại tương lai...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Tiếp theo đừng hỏi chuyện này nữa!"

"Từ giờ trở đi, tất cả đều nghe ta là được!"

"Họa" nhẹ gật đầu, thực lực bây giờ của Bùi Lăng mạnh nhất, không có người dẫn đường tiên lộ này, lần tiên lộ này căn bản cũng không cần đi nữa.

"Mặc Côi" cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Nơi bốn bề nguy hiểm, hiểm cảnh khắp nơi này, tất nhiên là cường giả vi tôn!

Dù Bùi Lăng này có phẩm hạnh như thế nào, nhưng thực lực của hắn lại rõ ràng còn đó.

Bất kể kẻ nào đều không thể nghi ngờ!

Lúc suy nghĩ, ba bóng dáng như ánh chớp bay lượn giữa vòm trời.

Đại Nhật chân hỏa tuỳ tiện thiêu đốt giữa trời, thời gian từ từ trôi qua.

Bóng mặt trời ngả về tây, Ngu Uyên dần nhạt đi.

1109 chữ

Chương 2814: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (6)

Một mảnh đất hoang vu mênh mông độn quang hiện lên, hiện ra ba bóng dáng.

Người ở giữa huyền bào phần phật, chính là Bùi Lăng.

Ở vị trí tụt lại sau lưng hắn một bước, "Mặc Côi" tay áo nhanh nhẹn đứng đấy cùng "Họa" như ám ảnh hội tụ.

Thần niệm của Bùi Lăng lập tức đảo qua phương thiên địa này, không phát hiện bất cứ điều khác thường nào.

Hắn lập tức nhướn mày, vị trí "Không Mông" tiền bối chắc là nơi này. Nhưng nơi đây cát vàng cuồn cuộn, căn bản không có khí tức của "Không Mông" tiền bối...

Hơi suy nghĩ, quanh người Bùi Lăng lập tức hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu đỏ thắm.

Chẳng mấy chốc, trong bóng tối đậm đặc như thực chất sau lưng hắn, đi ra một bóng dáng mềm mại uyển chuyển, chính là "Mạc Lễ Lan".

Bùi Lăng nhìn hóa thân im hơi lặng tiếng đi tới trước mặt mình, nghi ngờ hỏi: "Đại tiểu thư, vị trí quân cờ này xảy ra chuyện gì?"

"Mạc Lễ Lan" mấp máy môi đỏ, phát ra giọng nói trong trẻo của Kế Sương Nhi: "Vị trí không có vấn đề!"

"Nhưng bây giờ quân cờ kia không ở phương thiên địa này, mà là tiến vào U Minh"

U Minh?

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt hỏi: "Vậy phải tiến vào U Minh như thế nào?"

Kế Sương Nhi khẽ lắc đầu, nói: "Đoạn năm tháng này tuế nguyệt cũng quá xa xưa với ta"

"Ta không biết Nhìn Bùi Lăng gọi hóa thân của mình là "Đại tiểu thư", "Mặc Côi" và "Họa" đều hơi kỳ quái.

Nhưng bây giờ hai người lại không có tâm trạng quan tâm loại việc nhỏ này, "Họa" lập tức âm u lạnh lẽo nói: "Bùi Lăng, ta biết tiến vào U Minh như thế nào!"

Lúc này Bùi Lăng nhìn về phía "Họa": "Nói!"

"Họa" nói: "Cần Phù Tang chân hỏa, còn cần một vị sinh linh vừa vẫn lạc"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩng đầu, nhìn mười vòng mặt trời dần ngã về tây, lập tức hỏi: "Phù Tang chân hỏa là chân hỏa mười mặt trời?"

"Họa" khẽ gật đầu, chợt lại lắc đầu, nói: "Hiện tại không phải mặt trời mọc, không phải mặt trời lặn, cũng không phải giữa trưa"

"Chân hỏa mười mặt trời vào thời khắc này, chỉ là dư diễm của Phù Tang"

"Dư diễm không chiếu ra U đồ"

"Hiện tại muốn đi vào U Minh, có ba cách: Thứ nhất là chạy tới Ngu Uyên trước khi mặt trời lặn, lấy chân hỏa mặt trời lặn;"

"Thứ hai, tiếp tục đi về phía đông, đến bên cạnh Cam Uyên, chờ sáng mai mặt trời mọc lại lấy chân hỏa mặt trời mọc;"

"Thứ ba là tìm mặt trời Kim Ô, mượn chân hỏa!"

Nghe "Họa" nói vậy, Bùi Lăng nhướn mày, cách thứ nhất cần tiến đến Ngu Uyên, nhưng không nói đến lúc trước hắn thi triển tiên thuật [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] này, chiếm dụng tiên chức Tầm Mộc, một khi tới gần Ngu Uyên, chưa nói đến Tầm Mộc có thể tìm hắn để gây sự hay không, đi đường cũng cần thời gian, hiện tại hắn không kịp!

Loại cách thứ hai tốn thời gian quá dài, chờ thêm một buổi tối, ai biết sẽ xảy ra tình huống gì?

Về phần cách thứ ba...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức có quyết định, tìm Đan Hi mượn chân hỏa Thế nhưng, hiện tại thời gian đã rất muộn, mặt trời đi về phía tây, sắp rơi xuống, khoảng cách hiện tại rất xa xôi, không biết Đan Hi có thể giúp hắn hay không...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nhẹ nhàng gọi: "Đan Hi tiền bối... Đan Hi tiền bối... Đan Hi tiền bối.."

Liên tục gọi ba tiếng, hắn lập tức cảm thấy một luồng ý chí cường đại vô song, vượt qua muôn sông nghìn núi, không gian trùng điệp, trong nháy mắt khóa chặt hắn!

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, nhanh chóng nói: "Vãn bối muốn mượn một chút Đại Nhật chân hỏa từ Đan Hi tiền bối.."

Tiếng nói vừa dứt, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai hắn: "Ngươi chờ chút!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía "Họa", nói: "Chân hỏa sẽ tới ngay, sinh linh mới vẫn lạc mà ngươi nói cần có yêu cầu gì?"

"Họa" trầm giọng nói: "Chỉ có thể là sinh linh, không thể là người chết "Tu vi càng cao càng tốt!"

"Nếu là tiên nhân, không còn gì tốt hơn"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hóa thân "Mạc Lễ Lan", nhẹ nhàng nói: "Đại tiểu thư, kính xin ngươi vất vả một chút, đi bắt một tàn tiên tới"

"Đừng giết vội, chờ chân hỏa đến lại xử lý!"

Kế Sương Nhi thao túng hóa thân nhẹ gật đầu, tiếng nói giòn giã: "Tốt!"

Nói xong, huyền bào lóe lên, hóa thân đã không thấy tăm hơi.

Bùi Lăng, "Mặc Côi" và "Họa" yên tĩnh đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi.

Trên trời cao, mười mặt trời chậm rãi, kéo bóng của bọn họ càng ngày càng dài...

Ngay lúc này, trên bầu trời phía Tây xa xôi, một ánh lửa màu vàng ròng như trường hồng gào thét, chớp mắt vượt ngang vạn dặm, vạch phá bầu trời, rơi thẳng xuống!

Kim Ô to lớn, cả người ánh lửa cháy hừng hực, trước đó vẫn là một đốm lửa nơi chân trời, ngay sau đó đã xuất hiện trên khoảng đất hoang vu bao la này, như một vòng mặt trời mới lên, lơ lửng giữa không trung, quan sát ba bóng dáng bé nhỏ phía dưới!

Ánh lửa xông lên trời không, nhuộm cả vòm trời đang vào đêm tối thành mênh mông ửng đỏ, như lửa như đốt. Trong chớp mắt, Kim Ô đột nhiên kiềm chế, hiện ra một thiếu nữ yểu điệu mắt vàng, tóc vàng, kim bào, sau tai nàng có lông vũ vàng ròng, tỏa ra ánh sáng lung linh như là ngọn lửa nhảy nhót, chiếu rọi da trắng như tuyết dung mạo như hoa, tươi sáng óng ánh. Ánh mắt Đan Hi sáng rực, ngọn lửa vàng ròng, đôi mắt mờ mịt, nàng nhìn Bùi Lăng, tiếng nói ngọt giòn: "Bùi Lăng, Ly La tiên tôn không làm khó ngươi?"

1112 chữ

Chương 2815: Sinh tử có khác, đã đi đừng về

Hồng hoang.

Trong hang đất trải rộng tơ nhện trắng bệch.

Từng cái kén có to có nhỏ như là chùm nho to lớn ngày mùa thu hoạch, treo đầy đỉnh động gập ghềnh.

Mùi huyết tinh tùy ý tràn ngập trong cả động, một cái kén trong đó chậm rãi chảy ra máu tươi, còn chưa kịp nhỏ xuống đã bị tơ nhện hấp thu sạch sẽ.

Trong kén, con ngươi "Tử Tắc" hơi tan rã, kim giáp đã sớm chia năm xẻ bảy, lộ ra vết thương ngổn ngang lộn xộn, trải rộng trên người, có thể thấy được bạch cốt trắng hết, nội tạng cũng mơ hồ lộ ra ngoài.

Hắn ta rất khó khăn khống chế mình thở dốc, không dám phát ra tiếng động quá lớn.

Đã một đoạn thời gian rất dài trôi qua!

Sao Bùi Lăng còn chưa tới?

Chắc chắn đã bị việc gì đó làm chậm trễ!

Chẳng lẽ lúc đối phương tới đây, đã đối đầu với con nhện yêu tiên kia, lúc này đôi bên đang triển khai liều chết chém giết ở nơi xa?

Nghĩ tới đây, "Tử Tắc" khẽ nhíu mày, Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ lần này, một khi xảy ra chuyện tất cả người đi theo tiên lộ đều vẫn lạc theo!

Hiện tại hắn ta thái bình vô sự, đã nói rõ Bùi Lăng cũng còn sống!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, "Tử Tắc" lấy lại bình tĩnh, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi.

Ngay lúc này, một bóng người huyền bào vác đạo nhanh chân đi vào sào huyệt, dung mạo khí tức của hắn, đương nhiên đó là Bùi Lăng!

"Tử Tắc" thấy cảnh này từ trong khe hở tơ nhện lập tức trong lòng vui mừng!

Hắn ta giãy giụa hé miệng, muốn nói chuyện.

Nhưng ngay sau đó hắn ta kịp phản ứng.

Bùi Lăng đã xuất hiện ở đây, chính là đã phát hiện hắn ta.

Tình huống hiện tại như vậy, có thể không kinh động đến con nhện yêu tiên kia, tất nhiên không thể tốt hơn!

Xoat...

Lúc này, một đạo đao khí huyết sắc chiếu rọi tơ nhện đầy hang như màu ửng đỏ, trong nháy mắt chém ngang hư không, hướng về lít nha lít nhít cái kén trên đỉnh động.

Tơ nhện trùng điệp trói buộc "Tử Tắc" lập tức bị lưỡi đao ầm vang bổ ra!

"Tử Tắc" chỉ cảm thấy trên dưới cả người thả lỏng, dường như chưa từng thoải mái như thế, lại đã khôi phục tự do, rơi xuống từ chỗ tới gần đỉnh động.

Quanh người hắn ta vết thương chồng chất, trong vết thương có vô số con ngươi tái nhợt nhúc nhích, lúc lít nha lít nhít khép mở, xúc tu tinh tế như rong biển không ngừng sinh ra, như muốn hình thành tơ nhện mới, lại quấn quanh hắn ta, khí tức âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa... Quanh quẩn cả người "Tử Tắc", không vung đi được. "Tử Tắc" không nói nhảm bất kỳ điều gì, lập tức truyền âm nói: "Nơi đây rất hung hiểm, phải nhanh chóng rời đi!"

Phục khắc thể Bùi Lăng không nói gì, trong mắt đột ngột hiện ra ánh sáng, nhìn thẳng về phía phần bụng giăng thương của "Tử Tắc".

đầy vết Trong mắt hắn có màu tím âm u như ẩn như hiện, ngàn vạn u hồn lay động lấp lóe, thâm thúy như vực sâu. Khí tức này...

Có lẽ con nhện yêu tiên kia cũng không phải chính tiên!

Cực kỳ tốt!

Hiện tại người đã cứu, đồ ăn... Không, là Đọa Tiên làm trái thiên cương cũng phải xử lý luôn!

Nghĩ tới đây, phục khắc thể Bùi Lăng lập tức đưa tay đặt ở bả vai "Tử Tắc", miệng vết thương ở bụng "Tử Tắc" lập tức rút đi ý lạnh, tất cả hỗn loạn, dị tượng đọa hóa nhanh chóng chôn vùi, bắt đầu khôi phục.

Trong chớp mắt, thương thế quanh người "Tử Tắc" khôi phục như lúc ban đầu, khí tức cũng trở về đỉnh phong trước đó.

Phục khắc thể Bùi Lăng thu bàn tay về, liếc nhìn hang động hiển nhiên là hang ổ này, thấy trong cái kén khác còn có một số nhân tộc nhưng đều đã không có sinh cơ, chỉ là từng cái xác bị treo lên, không tiếp tục ra tay mà bình tĩnh hỏi: "Con nhện yêu tiên kia ở đâu?"

"Tử Tắc" nhanh chóng truyền âm nói: "Bây giờ nó không có ở đây!"

"Nhưng chỉ cần tiếng động lớn một chút, sẽ hấp dẫn nó tới"

"Hiện tại chúng ta đừng lên tiếng, chắc hẳn có thể âm thầm rời đi"

Phục khắc thể Bùi Lăng lắc đầu, vung ống tay áo lên một cái, lúc này một chưởng vỗ vào đỉnh động sào huyệt. Oanh!

Chưởng phong khắp nơi, vô số cái kén ầm vang phá vỡ, thi hài từng tộc quần bên trong nhao nhao vỡ vụn cùng cái kén.

Màu sắc đỏ trắng bay lả tả như mưa, mùi huyết tinh chớp mắt tăng vọt như thực chất, tràn ngập toàn bộ hang động.

Sạt sạt sạt... Nhện con đi qua đi lại trong hang động như dòng chảy lập tức hoảng hốt, tiếng động bước chân gõ vào nham thạch kiên cố nối liền không dứt.

Chưởng phong trùng điệp, vô số con nhện nhỏ yếu lập tức bị chôn vùi thành tro, lộn xộn giương đầy trời.

Chỉ chốc lát, bên ngoài hang động truyền đến tiếng di chuyển dồn dập.

Chẳng mấy chốc, một con nhện to lớn như ngọn núi xuất hiện ở trước mặt hai người!

Khí tức bạo ngược, hỗn loạn, âm u lạnh lẽo, tà ác... Như thủy triều tràn tới, gầm thét càn quét toàn bộ phương thiên địa này!

Nhìn con nhện to lớn toàn thân sáng long lanh nhưng có vô số xúc tu, con ngươi tái nhợt vờn quanh trước mặt, "Tử Tắc" nhíu mày.

Hắn ta không biết Bùi Lăng có chủ ý gì, nhưng tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, hắn ta cũng không có tâm trạng hỏi nhiều.

Lập tức khí thế ầm vang bộc phát, đã thi triển ra (Quy Khứ Lai Hề], chuẩn bị đại chiến!

Cùng lúc đó, con nhện to lớn yêu tiên dừng bước, giác hút mở ra, một tấm lưới lớn trắng bệch đột nhiên phun ra, chụp xuống đầu hai người!

Xoạt!

Ngay sau đó, đao khí huyết sắc đánh ra như nước cuồn cuộn.

1105 chữ

Chương 2816: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (2)

Hồng hoang.

Mặt trời ngả về tây, thung lũng khe rãnh đều lôi ra hình bóng cao lớn.

Mười vòng mặt trời huy hoàng vẫn rực rỡ hừng hực, nhuộm cát vàng mênh mông thành một mảnh sáng chói thuần túy.

Trên vùng đất hoang vu, Bùi Lăng dáng người thẳng tắp, tụt lại hai bước sau lưng hắn, "Mặc Côi" và "Họa" chia ra đứng.

Kim Ô biến thành thiếu nữ mắt vàng đạp không mà đứng, áo bào vàng ròng tỏa ra ánh sáng lung linh như là ngọn lửa lay động.

Đan Hi trong trẻo ngọt ngào nói: "Bùi Lăng, Ly La tiên tôn không làm khó ngươi?"

Bùi Lăng lắc đầu, bình tĩnh nói: "Ly La tiên tôn rất thưởng thức vãn bối"

"Sau khi Vạn tiên hội kết thúc, Tiên Tôn còn dẫn vãn bối đến ngồi một chút, luận đạo một trận"

"Hiện tại Tiên Tôn đã có đủ nhiều manh mối thiên kiếp"

"Chắc hẳn không cần quá lâu, có thể tìm được thiên kiếp, ổn định thượng giới!"

Đan Hi nghe vậy khẽ gật đầu, đôi mắt vàng ròng không chớp lấy một cái nhìn qua Bùi Lăng trên đất, sinh linh trước mặt cũng không phải là Kim Ô mà là nhân tộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương, Nàng đều có cảm giác thân thiết, rất muốn tới gần đối phương.

Nghĩ đến đây, Đan Hi mở miệng nói: "Ta thấy ngươi không ở cùng Tiên Tôn, còn tưởng ngươi trốn ra từ chỗ Tiên Tôn.."

"Nhưng đã có thể tìm về thiên kiếp, vậy là tốt rồi"

"Đúng rồi, ngươi muốn bao nhiêu Đại Nhật chân hỏa?"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức nhìn về phía "Họa".

"Họa" nhanh chóng nói: "Ta không cần chân hỏa!"

"Bùi Lăng, ngươi và Mặc Côi đều cần một phần chân hỏa"

"Nếu cần dùng đến cỗ hoá thân vừa rồi, vậy cần ba phần chân hỏa"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang Đan Hi, nói: "Đan Hi tiền bối, vãn bối cần ba phần Đại Nhật chân hỏa!" Hiện tại ở hồng hoang này, trên mặt đất đã hung hiểm như thế.

Sau khi tiến vào U Minh, còn không biết sẽ gặp phải thứ gì.

Hóa thân của hắn là tiên nhân, tình huống như vậy, đương nhiên phải dùng ra thực lực mạnh nhất của mình Đan Hi khẽ gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, duỗi ra một bàn tay trắng nõn tinh tế, lòng bàn tay hướng lên trên, ngay sau đó trong phương hư không trên lòng bàn tay nàng lập tức hiện ra ba đám lửa vàng ròng.

Ngọn lửa kia nồng đậm như thực chất, cứ như là ánh vàng lưu động, mặc dù quy mô không lớn lại không ngừng tản ra một loại khí tức khủng bố đốt sạch vạn vật thiên địa, hủy thiên diệt địa!

Ba ngọn lửa này vừa xuất hiện, lập tức bị di chuyển, chủ động rời khỏi lòng bàn tay Đan Hi, lướt về phía Bùi Lăng. Sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, dường như muốn đốt sạch phương thiên địa chỉ có cát vàng vạn dặm, cùng với đám sinh linh Bùi Lăng.

Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, lập tức nắm ba đám chân hỏa vào lòng bàn tay.

Đại Nhật chân hỏa bạo ngược kinh khủng, uy năng cuồn cuộn, ở tay trong hắn lại ngoan ngoãn vô hại như ngọn lửa bình thường.

Kim bào bồng bềnh, đôi mắt vàng ròng của Đan Hi lấp lánh ánh sáng, nàng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, cười hỏi: "Còn có chuyện gì không?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Tiền bối, vãn bối dự định tiến về U Minh, nhưng lại không biết cần phải chú ý thứ gì?"

Đan Hi suy nghĩ, sau đó nhân tiện nói: "Hương vị của Quyệt cũng không tệ!"

"Chỉ có điều, bọn chúng rất cảnh giác"

"Hơn nữa giữa bọn chúng có thể cảm ứng nhau.

"Bắt càng nhiều, càng khó thành công "Sau khi ngươi tiến vào U Minh, có thể thử nhấm nháp một chút"

Quyệt?

Bùi Lăng khẽ giật mình, "Khốc Quyệt", "Tiếu Quyệt", "Thuyết Mộng Quyệt"... Đều ở trong U Minh?

Hắn lập tức hỏi: "Đan Hi tiền bối, trong U Minh có những Quyệt nào?"

Đan Hi nói: "Thường thấy nhất chính là Ứng Thanh Quyệt, Khốc Quyệt, Tiếu Quyệt, Thuyết Mộng Quyệt, Phê Tâm Quyệt.."

"Ngoài ra còn có một số Quyệt không thường gặp, ta cũng chưa nếm thử, e rằng ngươi rất khó gặp gỡ."

Nghe đến đó, "Mặc Côi" đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiền bối, không biết Ứng Thanh Quyệt này, có thể nói kỹ càng một chút không?"

Trước đó Bùi Lăng đã từng nói với nàng tình huống "Khốc Quyệt", "Tiếu Quyệt" và "Thuyết Mộng Quyệt", nhưng "Ứng Thanh Quyệt" này...

Theo tiếng, theo tiếng... Ý như mặt chữ, chính là đáp lại giọng nói!

Nhưng trước đó Bùi Lăng và "Tử Tắc" cách không đối thoại, lại không hề kiêng dè...

Đan Hi đạp không, đôi mắt rủ xuống, thản nhiên liếc nhìn "Mặc Côi", ánh mắt như lướt qua một hạt cát, một tảng đá, lại không hề để ý tới đối phương.

Nàng tiếp tục phổ cập kiến thức về "Quyệt" cho Bùi Lăng: "Mỗi một loại đều có rất nhiều phân thân "Dưới tình huống bình thường, sẽ ăn không hết"

"Chỉ có điều, Quyệt cực kỳ gian xảo!"

"Chỉ cần bị ăn một lần, cùng một loại Quyệt sẽ không tiếp tục bị lừa"

"Ta đã thưởng thức phần lớn Quyệt trong U Minh.."

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, nhìn sắc trời đã trở nên ảm đạm, lo lắng Đan Hi không kịp trở về, lúc này hỏi vấn đề mà "Mặc Côi" muốn hỏi: "Tiền bối, không biết Ứng Thanh Quyệt này, là tình huống như thế nào?"

Thấy là Bùi Lăng đặt câu hỏi, Đan Hi lập tức giải thích: "Đây là một loại Quyệt có hương vị rất không tệ!"

"Ta từng nếm, cho nên vừa rồi ngươi kêu gọi tên thật của ta, Ứng Thanh Quyệt chưa từng xuất hiện"

"Nếu ta chưa từng ăn loại Quyệt này, vừa rồi ta sẽ không nghe được giọng nói của ngươi, mà là nghe được giọng nói của Ứng Thanh Quyệt"

"Nếu sinh linh nghe được Ứng Thanh Quyệt tiến hành đáp lại, thực lực lại không đủ, sẽ biến thành Ứng Thanh Quyệt mới!"

"Trước đó, ta cũng dùng cách này để ăn Ứng Thanh Quyệt.."

1108 chữ

Chương 2817: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (3)

Kêu gọi tên thật, sẽ dẫn tới "Ứng Thanh Quyệt"?

Trả lời "Ứng Thanh Quyệt", sẽ biến hóa thành "Ứng Thanh Quyệt" mới?

Bùi Lăng nghe đến đó khẽ giật mình.

Hắn lập tức nghĩ đến một việc, đêm thứ nhất tiến vào Hồng Hoang, hắn và "Không Mông" tiền bối cách không đối thoại...

Lúc ấy, mới đầu giọng "Không Mông" tiền bối đứt quãng, mơ hồ không rõ, thời gian dần trôi qua đã biến mất không thấy gì nữa.

Nhưng sau một lát, giọng "Không Mông" tiền bối đột nhiên lại truyền đến.

Chẳng những đối đáp lưu loát với hắn, hơn nữa giọng nói rất ăn khớp như là cách không truyền âm trong Bàn Nhai giới, lại không có bất kỳ đứt quãng gì...

Lúc đó, người đối thoại với hắn không phải "Không Mông" tiền bối, mà là "Ứng Thanh Quyệt"?

Đúng!

Sau đó hắn thi triển [Thỉnh Tiên Thuật] trò chuyện cùng Kế Sương Nhi, lúc rời đi suýt nữa bị đoạt mệnh cách!

Nếu lúc ấy tranh đạo thua, chắc hắn sẽ trở thành "Ứng Thanh Quyệt" mới!

Chẳng trách, lúc ấy hắn gặp mặt bốn vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp Lâm Thì, Thân, Súc Kiệt, Bá Dực kia, nhắc đến việc Kiến Mộc, bốn người kia đều nói đã mười ngày không trở về thôn, không biết tình huống trong thôn...

Lúc đó trong lòng hắn còn cảm thấy kỳ quái.

Lấy tu vi Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, cho dù không tì vết trở về trong thôn, vì sao không trực tiếp truyền âm liên lạc với trong thôn?

Hoá ra là vì "Ứng Thanh Quyệt".

Đương nhiên, cho đến bây giờ hắn đều không phát hiện "Ứng Thanh Quyệt", nguyên nhân chủ yếu nhất là như lời Đan Hi nói, "Ứng Thanh Quyệt" từng chịu thua thiệt trên tay hắn, không tìm đến hắn nữa! Ngoại trừ lần đó cách không đối thoại với "Không Mông" tiền bối, hắn còn trả lời "Trì Yểu" và "Tử Tắc".

Nhưng "Ứng Thanh Quyệt" căn bản không có ý tiếp tục tìm hắn để gây sự!

Ngoài ra, lần thứ nhất "Ứng Thanh Quyệt" đoạt mệnh cách của hắn, không phải lập tức ra tay, mà là kéo dài một đoạn thời gian rất khó hiểu.

Vì vậy, hắn căn bản không liên hệ việc bị đoạt mệnh cách với việc cách không đối thoại với "Không Mông" tiền bối cùng một chỗ.

"Lúc ấy Không Mông tiền bối có hỏi có đáp với ta.."

"Lúc Ứng Thanh Quyệt nói chuyện với ta, còn đang dùng thân phận của ta nói chuyện với Không Mông tiền bối!"

"Nhưng vì sao đến nay Không Mông tiền bối vẫn bình yên vô sự?"

"Lúc ấy Ứng Thanh Quyệt không lập tức ra tay với ta, chắc là muốn thông qua ta, diệt cả bên Không Mông tiền bối...

"Chỉ có điều sau đó không thành công, mới tiếp tục ra tay với ta?"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, bây giờ sắc trời không còn sớm, không thể trì hoãn nữa!

Hiển nhiên Đan Hi còn biết rất nhiều tình huống với U Minh.

Nhưng nếu hắn tiếp tục hỏi lại, có lẽ đối phương không kịp trở về trước khi mặt trời lặn!

Vị Kim Ô này ngàn dặm xa xôi tới đưa Đại Nhật chân hỏa cho hắn, hiện tại cũng không thể hại đối phương, chỉ có thể ghi nhớ ân tình lần này...

Suy nghĩ đến tận đây, thấy dường như Đan Hi còn muốn nói tiếp, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ Đan Hi tiền bối, những tin tức này đã đủ!"

"Hiện tại không còn sớm, mặt trời đã sắp lặn"

"Kính xin tiền bối nhanh chóng đuổi kịp mười mặt trời, tránh chậm trễ thiên thời!"

Đan Hi nói: "Không sao!"

"Lấy tốc độ của ta, hoàn toàn tới kịp"

Tiếng nói vừa dứt, một bóng hình xinh đẹp huyền bào lặng yên xuất hiện cách đó không xa.

Chỉ thấy "Mạc Lễ Lan" dẫn theo một tàn tiên loại hươu trở về.

Tàn tiên kia không nhúc nhích, đã chìm vào giấc ngủ say không thể tỉnh lại.

Hắn ta đầu hươu, sừng hươu, thân thể lại là một đoàn mây mù vẩn đục, lít nha lít nhít tròng mắt màu xanh trải rộng quanh người hắn ta.

Từng đầu lưỡi dài đỏ tươi nhô ra từ trong sương mù vẩn đục, như móng vuốt quấn về bốn phương tám hướng.

Trên dưới cả người tàn tiên đều tản ra khí tức âm u lạnh lẽo, rét lạnh, hỗn loạn... Vừa xuất hiện, trên cát vàng đã có bóng đen vặn vẹo lấp lóe như muốn nhiễu sóng.

Giọng nói của Kế Sương Nhi rất trong trẻo: "Kế Vũ, đã chuẩn bị xong tàn tiên!"

Nói xong, nàng buông lỏng tay, ném tàn tiên tới trên mặt đất.

Thấy bên Bùi Lăng muốn tiến vào U Minh, trong mắt Đan Hi lập tức lộ ra chút thất vọng.

Nàng còn muốn trò chuyện với Bùi Lăng thêm chút nữa...

Nghĩ tới đây, Đan Hi lập tức nói: "Chỗ ngươi đã có việc, vậy ta đi về trước!"

"Sau khi mặt trời mọc ngày mai, ta lại tới tìm ngươi chơi!"

Bùi Lăng chắp tay hành lễ, gật đầu nói: "Tốt!"

"Kính xin tiền bối trên đường cẩn thận!"

Đan Hi nhẹ gật đầu, ánh sáng vàng ròng quanh người xông lên trời không Trong ánh vàng vạn trượng, nàng hóa thành một đầu Kim Ô to lớn, ánh lửa hừng hực hoành hành ngang ngược vạn dặm, vỗ cánh bay lên, gào thét đi về phía tây.

Đưa mắt nhìn Đan Hi đi xa, Bùi Lăng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía "Họa" nhanh chóng hỏi: "Tiếp theo phải làm thế nào?"

"Họa" trầm giọng nói: "Sinh tử có khác, đã đi chớ về!"

"Hiện tại, trước điểm chân hỏa, sau đó... Thí tiên "Nhất định phải nhớ kỹ!"

"Sau khi U đồ xuất hiện, không thể trực tiếp tiến vào.

"Cần quay lưng vào chết, mặt hướng sinh, đi ngược vào bên trong"

"Đây là Bất Quy lộ "Bất kỳ tình huống gì, đều không thể quay đầu!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Ngươi và ta đều là chủ U Minh cũng cần như thế?"

"Họa" lắc đầu, ánh mắt hắn ta sắc bén lạnh lẽo, nhìn về phía cát vàng mênh mông, chậm rãi nói: "Trong đoạn năm tháng này, chắc chủ U Minh chân chính còn ở...

1109 chữ

Chương 2818: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (4)

"Hiện tại chúng ta chưa thành tiên"

"Cho dù có nguồn gốc cực lớn với U Minh, nhiều lắm là quay đầu không chết.

"Chỉ là khi quay đầu, cuối cùng không tìm được sinh lộ để đi ra nữa"

"Sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong U Minh!"

Bùi Lăng nghe vậy, khẽ gật đầu.

Những điều cần chú ý khi tiến vào U Minh, cũng đã hiểu rõ gần hết, có thể chính thức ra tay!

Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, cả người đao ý bừng bừng phấn chấn, khí tức lạnh thấu xương xông lên trời không.

Đao ý cao ngất nhanh chóng bao vây một phần Đại Nhật chân hỏa, đưa đến trước mặt "Mặc Côi".

Vẻ mặt "Mặc Côi" trịnh trọng, đưa tay tiếp nhận nó, nâng ở lòng bàn tay.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại phân ra phần Đại Nhật chân hỏa thứ hai, đưa cho Kế Sương Nhi điều khiển "Mạc Lễ Lan", ánh lửa trước mặt soi sáng ra tròng mắt trong suốt đen trắng rõ ràng, Kế Sương Nhi cũng tiếp nhận chân hỏa.

Một đám chân hỏa cuối cùng bị Bùi Lăng giữ trong lòng bàn tay, hắn nhìn về phía tàn tiên cách đó không xa, tiếng nói âm vang: "Trảm!"

Xoạt!

Tiếng lưỡi đao xé gió lập tức vang lên, có đao khí huyết sắc đột nhiên sinh ra trong hư không, tàn tiên lập tức bị trảm làm hai nửa.

Đầu hươu và sừng hươu, trong mây mù đục ngầu xuất hiện một đạo hắc tuyến tinh tế.

Con ngươi sáng tắt, lưỡi dài nhúc nhích lập tức cứng đờ!

Khác với dùng ăn chính tiên, hiện tại Bùi Lăng chém giết tàn tiên còn không cần dùng đến tiên thuật làm trái thiên cương!

Hắc tuyến không ngừng mở rộng như lỗ đen, nhanh chóng thôn phệ tất cả sinh cơ của tàn tiên.

Chẳng mấy chốc, tàn tiên nứt ra từ chính giữa, bị chém thành hai, ầm vang ngã xuống hai bên!

Ngay lúc tàn tiên thân tử đạo tiêu, "Họa" lập tức đánh ra một đạo pháp quyết cổ xưa.

Toàn bộ phương thiên địa này đột nhiên tối xuống!

Mười mặt trời còn buông xuống ở phía tây, đang lúc hoàng hôn, lại như màn đêm sớm giáng lâm một phương càn khôn này.

U ám, bối rối, tĩnh mịch, thâm thúy... Hoàng hôn như thực chất che xuống, quy tắc trên vùng đất hoang vu lập tức biến ảo.

Trên thi hài tàn tiên, khí tức tử vong ầm vang rực rỡ!

Tử khí màu xám đen bị ba đám chân hỏa chiếu rọi, cuồn cuộn gào thét như biển giận sóng lớn, trong chốc lát tản khắp vạn dặm.

Hàn ý thấu xương như huyền băng vạn năm cuồn cuộn tràn ra, trên cát vàng xuất hiện sương tuyết đen nhánh, lấy tốc độ vô cùng mau lẹ không ngừng lan tràn.

Trước đó còn là vùng đất hoang vu cát vàng mênh mông, ngay sau đó hóa thành thiên địa u ám, tử khí như nước thủy triều cuồn cuộn càn quét.

Cùng lúc đó, giữa thể xác bị chém ra của tàn tiên lặng yên xuất hiện một lối đi mờ nhạt!

Lối đi kia như là cái bóng trong màn đêm, gần như hòa làm một thể với u ám quanh mình, dù cho bị Đại Nhật chân hỏa chiếu rọi cũng như ẩn như hiện, dường như sẽ hoàn toàn biến mất bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào. Lối đi uốn lượn vào sâu, vẫn thông hướng đến chỗ sâu trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Có khí tức kinh khủng, băng hàn, lạnh lẽo, tử vong... Không ngừng tràn ra từ lối đi, trong tối tăm như có vô số cánh tay tái nhợt tinh tế, tranh nhau chen lấn vươn lên, lôi kéo toàn bộ sinh linh sa đoạ vào trong bóng tối...

"Họa" nhìn lối đi này, lập tức trầm giọng nói: "U đồ đã chiếu rõ!"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Đi vào!"

Nói xong, hắn lập tức xoay người, đi lùi ở trên U đồ.

Váy gấm nhẹ chuyển, "Mặc Côi" cũng quay người, cùng hắn đi lùi vào bên trong U đồ.

"Mạc Lễ Lan" bị Kế Sương Nhi khống chế làm ra động tác giống nhau.

"Họa" cũng thế...

U Minh.

Trên dưới bốn phương, xung quanh đều là một mảnh trống rỗng ảm đạm.

Tử khí như vô cùng vô tận quanh quẩn quanh mình, rét lạnh thấu xương, không ngừng ăn mòn.

Trong chớp mắt đám người Bùi Lăng bước vào U đồ, lập tức tiến vào một thế giới khác. Mười mặt trời ở chân trời, cát vàng mênh mông, núi hoang chập trùng... Đều biến mất không thấy gì nữa.

Hiện tại xung quanh bọn họ là không hư vô có gì cả, cùng tử khí mãnh liệt hoành hành ngang ngược.

Đại Nhật chân hỏa còn đang yên tĩnh thiêu đốt.

U đồ nhạt không cảm nhận được, chỉ có thể dựa vào chân hỏa chiếu rọi mới lộ ra đôi chút.

Ngay phía trước bọn họ, vùng đất hoang vu, vòm trời, mặt trời lập tức kiềm chế, hóa thành một điểm sáng vô cùng nhỏ bé.

Vô tận tử khí như là thủy triều xông tới, như muốn che lấp nó.

Điểm sáng bé nhỏ như cát bụi, lại nhẹ nhàng trôi nổi đến chỗ xa xôi, không cách nào che đậy.

Tử vong, yên tĩnh, lạnh lẽo... Như giòi trong xương, quanh quẩn không đi.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết điểm sáng nhỏ bé kia chính là lối ra!

Hắn và "Họa" có vương tọa U Tố mộ trong năm tháng hậu thế, quay đầu ở chỗ này sẽ không chết nhưng điểm sáng kia lại biến mất.

Như thế, sẽ lạc trong U Minh, không còn cách nào tìm được sinh lộ Hiện tại, vị trí tất cả quân cờ trong đầu hắn cũng xảy ra thay đổi.

Tất cả quân cờ khác đều hội tụ vào cùng một chỗ, vị trí trùng hợp với điểm sáng kia.

Chỉ có quân cờ tương ứng với "Họa", "Mặc Côi" ở bên cạnh bản thể hắn, hai quân cờ "Không Mông" và "Cô Miểu"

tiền bối xuất hiện nơi vô cùng xa xôi sau lưng.

Lúc này, sắc mặt "Mặc Côi" đột nhiên nhanh chóng tái nhợt.

Vô số tiếng xì xào bàn tán như thủy triều tới lui, truyền vào tai nàng từ bốn phương tám hướng.

1109 chữ

Chương 2819: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (5)

"Mặc Côi, ngươi cũng tới?"

"Mặc Côi, mau tới giúp ta.."

"Mặc Côi, ngươi và ta đều là chính đạo, vì sao hờ hững với ta?"

Giọng nói này rất giống "Tượng Tái", lặp đi lặp lại niệm tôn hiệu của "Mặc Côi", dùng đủ loại lời nói ép nàng đáp lại.

"Mặc Côi" lập tức tập trung ý chí, Đại Thừa bốn mươi chín kiếp tiến vào U Minh đã là cực kỳ hung hiểm. Hiện tại đối mặt với giọng nói mê hoặc của "Ứng Thanh Quyệt", mặc dù còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tốc độ rút lui của nàng lại càng ngày càng chậm!

Đại Nhật chân hỏa lơ lửng ở trong lòng bàn tay nàng, vẫn tiếp tục cháy hừng hực.

Nhưng bát hoang lục hợp, tử khí cuồn cuộn mang theo ý lạnh cuốn tới, thẩm thấu đạo cốt, một ngọn lửa vàng ròng có vẻ vô cùng đơn bạc!

Phát hiện tình huống của "Mặc Côi" không đúng, Bùi Lăng lập tức đưa tay đặt ở trên vai nàng. Trong nháy mắt, những tiếng động dày đặc vô tận bên tai nàng lập tức tan thành mây khói, vô cùng thanh tịnh.

Trong U Minh, tử khí, hàn ý cuồn cuộn cũng bị nhanh chóng ngăn cách.

Sắc mặt "Mặc Côi" đã bắt đầu xanh biếc lập tức có chỗ dịu đi.

Nàng thở phào một hơi, lập tức bình thản nói: "Đa tạ!"

Bùi Lăng đơn giản trả lời: "Không sao"

"Không Mông tiền bối đang ở sâu trong U Minh, chúng ta phải tăng tốc"

"Mặc Côi" gật đầu: "Tốt!"

Tiếng nói vừa dứt, tốc độ rút lui ba người một quỷ lập tức tăng tốc!

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ vang vọng hư vô. Ngoại trừ "Mặc Côi", bên tai Bùi Lăng không vang lên bất kỳ giọng nói gì.

Kế Sương Nhi thao túng hóa thân của Bùi Lăng cũng giống như vậy.

"Họa" vốn dĩ là người chết, sau khi tiến vào nơi đây như cá gặp nước, chẳng những không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, khí tức của hắn ta còn chiếm được sự tăng cường tương đương.

Chỉ có "Mặc Côi", đầu tiên là đủ loại tiếng nói quen thuộc dụ nàng mở miệng đáp lại; sau đó là tiếng khóc rống cuồn cuộn tới, cuồng loạn bên tai nàng như không ngừng không nghỉ, loại cảm xúc vô cùng đau khổ kia có thể nói người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ.

Cho dù "Mặc Côi" lặp đi lặp lại nhắc nhở mình nhưng vẫn muốn không quan tâm, lập tức ôm nhau khóc ròng một trận...

Thấy tốc độ "Mặc Côi" lại giảm bớt, Bùi Lăng ngẩn ngơ, suy nghĩ một lúc, lúc này một tay ôm nàng vào trong ngực.

Khí tức hừng hực như mặt trời đập vào mặt, "Mặc Côi" đột nhiên tỉnh táo, là "Khốc Quyệt".

Lúc này vừa vào U Minh, nàng lại liên tục hai lần suýt nữa bỏ mình!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Mặc Côi" lại không đẩy Bùi Lăng ra. Trong loại tình huống này, không để ý tới nam nữ khác biệt gì nữa!

Chỉ là... Hơi kỳ quái!

"Không Mông" và tu vi của nàng cũng sàn sàn bằng nhau.

Sao một mình đối phương có thể sống sót trong U Minh?

Đang nghĩ ngợi, tiếng cười điên cuỗng "Ha ha ha ha ha" lại vang lên bên tai "Mặc Côi".

Dường như có chuyện vui gì đó, so với phi thăng thành tiên, so với cửu tử nhất sinh, so với... Tất cả chuyện vui đã gặp được trong đời, càng phấn chấn vui vẻ hơn.

Khiến "Mặc Côi" muốn lập tức cất tiếng cười to...

"Mặc Côi" cau hàng lông mày kẻ đen, nhân lúc ý thức tỉnh táo lại chủ động dựa sát vào trong ngực Bùi Lăng.

Cảm giác ôn nhuận mềm mại dán chặt vào lồng ngực rắn chắc.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, nhưng trong lòng rất hài lòng.

Ngay lúc hắn do dự có nên dứt khoát ôm "Mặc Côi" tiền bối lên hay không, một giọng nói uy nghiêm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai ba người: "Tụng tên thật của ta, thăng quan tiến tước!"

Giọng nói này không phân ra vị trí xa gần, lại tràn ngập quang minh đường hoàng cùng uy nghiêm bá đạo vô ngần.

Trong cảm giác của hắn như một vòng mặt trời huy hoàng, ngạo nghễ giữa trời!

Nghe vậy, tinh thần "Mặc Côi" lập tức tỉnh táo, nhưng nàng không có ý trả lời.

Tên Kim Ô vừa rồi nói rất rõ ràng, một khi đáp lại giọng "Ứng Thanh Quyệt" sẽ trở thành "Ứng Thanh Quyệt"

mới!

Trừ khi cường đại như con Kim Ô kia, hoặc là có được thực lực Đại Thừa tám mươi mốt kiếp như Bùi Lăng, mới có thể không chút kiêng dè đáp lại bất kỳ giọng nói gì!

Lúc này, Bùi Lăng lập tức cảnh giác.

Giọng nói của hắn trầm thấp, nhanh chóng trả lời: "Ngươi là Ứng Thanh Quyệt?"

Lúc đang nói chuyện, Bùi Lăng đã chuẩn bị sử dụng hệ thống uỷ thác bất cứ lúc nào.

Một khi "Ứng Thanh Quyệt" có can đảm lại đến tranh đạo cùng hắn, lại lột một lớp da của đối phương Giọng nói uy nghiêm trầm thấp kia nhẹ nhàng trả lời: "Cô chính là Nhân Vương"

"Chung Quỳ Liệt!"

Hồng hoang.

Hừng hực vàng rực hóa thành ửng đỏ đầy trời.

Mười vòng mặt trời một đường đi về phía tây, vô số âm ảnh dần kéo dài, khí tức nóng bỏng lấy tốc độ rất yếu ớt bắt đầu hạ thấp.

Bên cạnh một vòng mặt trời trong đó, Kim Ô to lớn vung lên hai cánh, bay lượn quanh quẩn, lướt đi một đường vòng cung sáng chói, chiếu rọi vạn dặm ở trên trời cao.

Cự mộc che trời, sát mây mà lên.

Cành lá rủ xuống bốn phương, đã chạm đến mặt trời tiến lên phía trước nhất.

Tầm Mộc đã gần, Ngu Uyên ở phía trước.

Bỗng nhiên, trên trời cao mây đen dày đặc như màn đêm chợt hạ xuống, vô tận hơi nước đột nhiên hội tụ, không do dự chút nào mưa to cuồn cuộn, đổ xuống như trút nước!

Trời cao, đầu Kim Ô quấn mặt trời mà bay kia lập tức dừng lại, ngàn vạn ánh sáng kiềm chế, hiện ra bóng dáng một thiếu nữ mắt vàng, chính là Đan Hi.

1111 chữ

Chương 2820: Hương vị của "Quyệt"

Tất cả mưa to tới gần nàng ngàn dặm lập tức mây tiêu mưa tán, không còn sót lại chút gì.

Ánh mắt Đan Hi như đuốc, tiếng nói lạnh băng: "Là ai! Ra!"

Trong mưa to, lục địa to lớn chậm rãi chuyển ra.

Cẩn thận nhìn lại, lại là một đầu cự quy khổng lồ không tưởng tượng nổi.

Phía trên vỏ lưng của nó rêu xanh dày đặc, cây sắn dây mọc lan tràn, mơ hồ phân biệt ra đường vẫn gọn gàng, vô cùng huyền diệu.

Khí tức cổ xưa tang thương như thực chất.

Một cái đầu rồng khổng lồ nhô ra từ trong mây đen, mi dài râu bạc trắng rủ xuống như thác nước.

Bốn chân và cái cổ đều có vảy giáp vàng ròng, tinh mịn bao trùm, lóe ra vẻ rét lạnh như lưỡi đao. Tròng mắt đen nhánh chậm rãi nhìn về phía Đan Hi, uy thế cường đại kinh khủng như thực chất ầm vang đè xuống.

Nhìn thấy người đến, ánh mắt Đan Hi lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

Là Long Quy Long tộc!

Lúc này, Long Quy thản nhiên mở miệng: "Để lại một cái cánh, hoặc là một cái chân là có thể đi Vừa nói xong, mưa to đột nhiên mở rộng, trong chớp mắt trước mặt đều là màn mưa cuồn cuộn.

Nước mưa tung hoành giữa thiên địa, mây đen cuồn cuộn, bóng Long hiện ra trong mây, tiếng ngâm dài chấn nhiếp chúng sinh vạn vật, lập tức ngăn cách phương càn khôn này.

Mười vòng mặt trời huy hoàng đều bị bài xích bên ngoài!

Nghe vậy, Đan Hi lập tức nổi giận, liệt diễm quanh người ầm vang tăng vọt!

Sự bạo ngược của Đại Nhật chân hỏa càng tăng lên, như muốn đốt sạch phương thế giới này.

Trong ánh lửa vô ngần, giọng Đan Hi lạnh băng: "Ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!" Trong u ám, tử khí cuồn cuộn như thuỷ triều lên xuống, nhét đầy toàn bộ phương thiên địa này. Trên con đường vô hình này, Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa" đi lùi lại.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé như là từng tầng gợn sóng bắn lên trên mặt hồ trong rừng sâu rậm rạp, đơn điệu vang vọng trong hư vô.

Nghe tiếng nói trầm thấp uy nghiêm bên tai, Bùi Lăng và "Mặc Côi" đều khẽ giật mình.

Nhân Vương?

Chung Quỳ Liệt?

Dòng họ Hoàng tộc Lưu Lam hoàng triều chính là Chung Quỳ!

Người tới là tiên tổ Lưu Lam hoàng triều?

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Bùi Lăng và "Mặc Côi" lập tức trở nên vô cùng cung kính.

Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm với "Mặc Côi": "Không phải Ứng Thanh Quyệt nhưng ngươi đừng để ý vội.

"Chờ ta tụng niệm tên thật của hắn thử một chút!"

"Mặc Côi" tựa ở trước ngực hắn, khẽ gật đầu.

Nơi này là U Minh, dù người đến rốt cuộc là ai, cẩn thận một chút luôn không sai!

Lúc này, Bùi Lăng nhẹ nhàng nói: "Chung Quỳ Liệt!"

Tiếng nói vừa dứt, trong toàn bộ hư vô lập tức chìm vào tĩnh mịch hoàn toàn!

Tất cả mọi tiếng động dù là tiếng bước chân hay tiếng quần áo ma sát và hô hấp, toàn bộ tan thành mây khói như đã không còn tồn tại.

Ngoại trừ cái đó ra không bất kỳ thay đổi nào khác.

Trong mắt Bùi Lăng lộ ra vẻ nghi ngờ, đang suy nghĩ có phải mình nói quá nhỏ hay không, đột nhiên khí tức quanh người hắn tăng vọt!

Tu vi của hắn lập tức vượt qua cách biệt tiên phàm trong nơi tối tăm, trong nháy mắt mờ mịt cao xa, quanh quẩn đầy người, lại đã bước vào cảnh giới tiên nhân!

Tiên lực bành trướng, tràn ngập cả người, dường như chỉ cần tâm niệm vừa động đã có thể dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao. Vô số ý niệm, ý nghĩ, tư duy huyền diệu xông lên đầu, toàn bộ phương thiên địa này như đột nhiên rõ ràng vô số lần ở trước mặt hắn.

Hư vô, tử khí, âm u lạnh lẽo, rét lạnh... Dường như U Minh u ám sâu thẳm này cũng bắt đầu chậm rãi rút đi mạng che mặt không biết.

Đây là sự cường đại thuộc về "Tiên", thiên đạo và vị cách cùng tồn tại!

Bùi Lăng lập tức mừng rỡ, nói với xung quanh: "Tụng tên thật của vương!"

Nghe vậy, Kế Sương Nhi nhanh chóng nói theo: "Chung Quỳ Liệt!"

Khí tức của "Mạc Lễ Lan" theo tiếng tăng lên.

Chỉ có điều, hóa thân "Mạc Lễ Lan" vốn đã là tiên, loại tăng trưởng này không thể tăng cao quá nhiều đã dừng lại.

Xác định thân phận người đến không có vấn đề, "Mặc Côi" cũng lập tức nói: "Bái kiến Ngô Vương!"

Tiếng tụng vừa dứt, khí tức của "Mặc Côi" phóng đại.

Mái tóc dài của nàng không gió mà bay, ống tay áo phồng lên, lúc phần phật tu vi liên tục tăng lên, trong nháy mắt nàng đã xông phá một loại trói buộc nào đó trong nơi tối tăm, vốn chỉ là vẻ ngoài tuyệt mỹ không tì vết, lập tức như bị lực lượng huyền ảo gì đó bổ sung vào, hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở.

Ý mờ mịt, cao xa tràn trề như thực chất.

Lúc này, đôi mắt "Mặc Côi" sáng ngời đầy nước, váy lụa màu bay lên, lại đã trở thành một tiên nhân chân chính! Những tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười không vung đi được như giòi trong xương trước đó, mặc dù còn đang líu lo không ngừng nhưng cường độ ăn mòn lại đột nhiên yếu bớt.

Thấy thế, "Họa" cũng trầm giọng nói theo: "Bái kiến Nhân Vương!"

Tiếng nói vừa ra, khí tức của "Họa" không thay đổi chút nào, cứ như chưa từng mở miệng.

Nó vội vàng lại nói: "Bái kiến Ngô Vương!"

"Bái kiến Chung Quỳ Liệt!"

Tiếng nói tiêu tán trong hư vô, tu vi của "Họa" vẫn không khác gì trước đó.

Đừng nói thành tiên, dù chỉ là chút thay đổi bé nhỏ cũng không xảy ra!

"Họa" nhướn mày, vị kia chỉ chịu gia tăng tu vi cho nhân tộc.

Nó thành tâm thành ý tụng niệm tên thật của đối phương hai lần, đều không có tác dụng!

1117 chữ

Chương 2821: Hương vị của "Quyệt" (2)

Lúc này, giọng nói uy nghiêm trầm thấp kia lại vang lên: "Thăng đài điểm tướng, ban thưởng kim giáp!"

Ngay sau đó, trong hư vô toả ra ánh sáng vàng ròng rực rỡ.

Trên người ba người Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan" và "Mặc Côi" lập tức xuất hiện một bộ kim giáp sáng rõ chỉnh tề, theo tiếng kim thiết va chạm nhau "tạch tạch tạch", trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể bọn họ, che chở đến cực kỳ chặt chẽ.

Vẻ ngoài áo giáp bá khí, trông uy phong lẫm liệt, sau khi mặc uy nghi tự sinh, nghiễm nhiên đã là thiên binh thượng giới.

Khí tức của ba người lại tăng lên một đoạn, dường như có sức mạnh vô cùng vô tận rót vào trong cơ thể, lúc giơ tay nhấc chân như có uy năng cực lớn.

Đại Nhật chân hỏa vốn được ba người hoặc nắm, hoặc nâng ở lòng bàn tay, lập tức lan tràn đến phía trên kim giáp, trong nháy mắt hóa thành một tầng ánh sáng chói mắt, hoàn toàn bao phủ kim giáp, bắt đầu cháy hừng hực.

Bùi Lăng lập tức cung kính nói: "Đa tạ Chung Quỳ Liệt tiền bối!"

Trong U Minh hoàn toàn yên tĩnh, lại không có bất kỳ đáp lại nào.

Dường như ý chí Nhân Vương giáng lâm đã rời đi.

Cùng lúc đó, "Mặc Côi" hơi dùng sức, đã tránh ra từ trong ngực Bùi Lăng.

Có cảnh giới tiên nhân, cộng thêm kim giáp và Đại Nhật chân hỏa, những tiếng nói của "Ứng Thanh Quyệt", "Tiếu Quyệt", "Khốc Quyệt" đã không thể ảnh hưởng tới nàng.

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, đáng tiếc, thật ra Chung Quỳ Liệt có thể xuất hiện muộn một chút...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng mở miệng nói: "Vị vừa rồi chắc là tiên tổ Lưu Lam hoàng triều!"

"Mặc Côi" nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Chắc Không Mông cũng được vị Tiên Hoàng này ban thưởng quan, nếu không rất khó sống sót trong U Minh"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, hắn dám dẫn theo "Mặc Côi" tiền bối cùng tiến vào U Minh, chính là vì hai vị "Không Mông", "Cô Miểu" này đều đang ở trong U Minh.

Hai vị tiền bối này đi vào lâu như vậy cũng không có việc gì, hắn còn tưởng cảnh giới Đại Thừa kỳ đã có thể đi lại ở trong U Minh. Không ngờ lại có tiên tổ Lưu Lam hoàng triều ban thưởng quan...

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện một cánh tay lạnh băng mảnh khảnh khoác lên vai hắn!

Trong chốc lát, cảnh tượng quanh người hắn thay đổi.

Bùi Lăng phát hiện mình đứng trong chính điện của một tòa hành cung được đắp lên từ xương trắng.

Cung điện rộng lớn, bày biện xa hoa, trên mặt đất ngổn ngang ném váy áo màu sắc rực rỡ.

Bên cạnh thềm son xa xa là một bộ lập gông trải rộng gai đâm, lúc này gông xiềng nửa mở như vừa xảy ra một trận thẩm vấn tàn nhẫn.

Ở trước mặt hắn, một tòa lư hương chế tác chạm rỗng từ xương sọ dị thú không biết tên cao cỡ nửa người, bên trong có linh hương đốt cháy hơn phân nửa, mùi hương kiều diễm mị hoặc nhét đầy cả điện.

Bùi Lăng chưa che đậy vạt áo, đang cất bước muốn đi.

Vào lúc này, sau lưng hắn truyền tới một giọng nói kiều mị tận xương: "Nghiệt súc!"

"Ngươi dám vô lễ với bản cung, bản cung nhất định phải rút gân lột da ngươi, nghiền xương thành tro"

"Đây là pháp bảo do bản cung mới luyện chế, đặc biệt khắc chế ma công này của ngươi, ngươi sợ chưa?"

"Ngươi quay đầu lại nhìn bản cung một chút, bản cung sẽ tha cho ngươi một lần!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, bắt đầu nhớ lại. Đây là tình cảnh hắn và Tư Hồng Khuynh Yến chơi trò đóng vai ở trong hành cung bạch cốt...

Lúc ấy, hắn đang muốn xuất phát đến Độ Ách uyên, kết quả vì câu nói này của Tư Hồng Khuynh Yến mà ở lại tiến hành đấu pháp và đóng vai mấy ngày...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên sinh ra sự xúc động muốn quay đầu vô cùng mãnh liệt, dường như chỉ cần mình vừa quay đầu có thể lập tức trở lại quá khứ, một lần nữa cùng Tư Hồng Khuynh Yến đấu pháp luận đạo, hưởng thụ xuân sắc vô biên...

Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng.

Nơi này là U Minh!

"Bất Quy" lộ, không thể quay đầu!

Trong tình huống này, hơn phân nửa là gặp "Quyệt" gì đó.

Thế là, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống ta muốn tu luyện...

Hắn đang chuẩn bị lựa chọn (Thực Nhật bí lục], tâm niệm vừa động chợt nhớ tới trước đây không lâu Đan Hi đã nói: Hương vị của "Quyệt" rất không tệ! Mặc dù mục đích chuyến đi này của hắn là vì cứu người, nhưng đã có "Quyệt" đưa tới cửa...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đổi giọng, trong lòng tiếp tục mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến) !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] cần tiên nhân... "Leng keng! Kiểm tra ra tiên nhân phù hợp điều kiện...

"Leng keng! Hệ thống miễn phí đưa tặng một vị tiên nhân cho ngài.."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Hắn bị hệ thống điều khiển, đầu không nhúc nhích tí nào tiếp tục nhìn đến điểm sáng ở lối vào, thân thể từ cổ trở xuống lại đột nhiên trực tiếp xoay chuyển một trăm tám mươi độ! Trong chốc lát, Bùi Lăng mặt hướng về phía trước, thân hướng về phía sau, lấy một tư thế cực kỳ quỷ dị, sau lưng nhanh chóng truyền tới tiếng bước chân.

1108 chữ

Chương 2822: Hương vị của "Quyệt" (3)

Chẳng mấy chốc, hắn đi tới bên cạnh Tư Hồng Khuynh Yến trong ký ức, hắn bị hệ thống điều khiển duỗi cánh tay ra, một phát đè lại Tư Hồng Khuynh Yến!

Trong chớp mắt tiếp xúc, Bùi Lăng lập tức cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác âm u lạnh lẽo thấu xương.

Trong sự âm u lạnh lẽo này xen lẫn rất nhiều sự hỗn loạn, tà ác, bạo ngược... Đây cũng không phải Tư Hồng Khuynh Yến!

"Leng keng! Hoàn thành đưa tặng tiên nhân... "Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài...

Lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, tên "Tư Hồng Khynh Yến" kia không ngừng truyền ra khí tức âm hàn, bạo ngược, hỗn loạn, sa đọa... Lại lạnh lùng nói: "Nghiệt súc! Ngươi thật to gan!"

"Dám đối xử với bản cung như thế!"

"Bản cung tuyệt đối không buông tha cho ngươi.."

"Ngươi, ngươi lại xé toang váy bản cung, nghiệt súc nhà ngươi, ngươi muốn làm gì.."

"Vì sao ngươi không dám nhìn bản cung, có phải e ngại bản cung thiên đao vạn quả ngươi.."

"Ngươi mau quay đầu lại!"

"Quay lại nhìn bản cung!"

Tiếng nói, giọng điệu, thậm chí cả cảm xúc lúc nói chuyện cũng giống như đúc Tư Hồng Khuynh Yến trong ký ức.

Nhưng...

Phốc!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, một tay kéo một cánh tay của đối phương xuống!

Máu tươi ấm áp bắn tung toé như mạn đà la nở rộ, trực tiếp phun đầy người Bùi Lăng.

Bùi Lăng vẫn không quay đầu lại, hệ thống thao túng cánh tay hắn, giật cánh tay từ trên người "Tư Hồng Khuynh Yến" xuống, đưa đến bên mồm hắn.

Vốn phải là cánh tay trắng nõn tươi đẹp, nhưng lúc xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng rõ ràng là một đoạn quỷ thủ tái nhợt, trong tái nhợt như có vô số vật sống nhỏ bé đang không ngừng nhúc nhích, lại như có vô số đôi mắt tái nhợt thử mở ra, trông mà rùng mình.

Bùi Lăng mở miệng cắn một cái.

A! !!

Một tiếng tru lên vô cùng bén nhọn như vang vọng trong hư vô, lại như chỉ là ảo giác.

Huyết nhục phía trên quỷ thủ nhúc nhích, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình dạng kỳ quái, lại có từng khuôn mặt lớn bằng móng tay sinh ra, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc chậm rãi nhấm nuốt, hắn cảm thấy một cảm giác ngon miệng không có gì sánh kịp ầm vang nổ ra trên đầu lưỡi!

Mỹ vị!

Còn ngon hơn tất cả những tiên nhân đã nếm thử trước đó!

Mùi vị kia vượt xa tàn tiên, cho dù lúc trước hắn dùng ăn chính tiên, cũng không thể so sánh với nó.

Lúc vào miệng, một cảm giác sảng khoái khó mà miêu tả lập tức truyền khắp toàn bộ thân thể, khiến hắn lập tức có một loại cảm giác lột xác, nhẹ nhàng khoan khoái tự tại.

Két... Két... Két...

Bùi Lăng ăn từng ngụm, vệt máu đỏ thẫm theo khóe miệng của hắn chậm rãi nhỏ xuống vạt áo.

"Bùi Lăng, nghiệt súc nhà ngươi..."

"Vì sao ngươi đưa lưng về phía bản cung?"

"Ngươi không quay đầu, bản cung sẽ mặc lại quần áo.."

Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng không hề để ý tới đối phương, hắn nhanh chóng ăn hết quỷ thủ tái nhợt lạnh băng kia, ngay sau đó hai tay lại dùng sức hung hăng xé xuống một cánh tay khác của đối phương. Lúc cánh tay này được đưa đến bên miệng Bùi Lăng, đã mất đi hình dạng ôn hương nhuyễn ngọc, nó hóa thành một cánh tay dài xanh đen mọc đầy lông tóc dày đặc, lông tóc kia có cảm giác dinh dính như là rong biển, tản ra mùi nước tanh nồng nặc.

Trong rong biển có lít nha lít nhít răng nhọn sinh ra, như mây khói không ngừng tiêu tán lên, có khí tức âm u lạnh lẽo, bạo ngược, đọa hóa, hỗn loạn... Nhanh chóng tiêu tán.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, hé miệng tiếp tục ăn.

Két... Két... Két...

Vị ngon hơi khác biệt nhưng cũng tương tự vừa rồi lại một lần nữa tản ra trên đầu lưỡi.

Loại vị ngon này khiến đạo thể và thần hồn cùng say mê, vô cùng hưởng thụ, dường như làm như thế nào cũng không chán ăn.

Đan Hi nói không sai!

Hương vị của "Quyệt" thật sự rất ngon!

"Bùi Lăng! Ngươi mau quay đầu!"

Tiếng nói kiều mị liên miên không dứt, Bùi Lăng lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhanh chóng ăn hết đầu quỷ thủ thứ hai.

Ngay sau đó, trong sự điều khiển của hệ thống, lại xé xuống một cái chân của đối phương... Dường như phát hiện tình huống không đúng, tất cả quanh mình tán đi như mây khói, dần mơ hồ.

Bóng dáng "Tư Hồng Khuynh Yến" cũng biến thành vô cùng hư ảo.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, dường như mình sắp thức tỉnh từ đoạn ký ức vô cùng chân thật này...

"Quyệt muốn chạy trốn!" Nhưng vào lúc này, hắn bị hệ thống điều khiển lại hơi quay đầu, dường như ngay sau đó sẽ quay đầu lại... Trong chốc lát, vốn tất cả bắt đầu nhạt lại, tán đi, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, ngưng đọng như thực chất! Bóng dáng "Tư Hồng Khuynh Yến" cũng khôi phục như lúc ban đầu, dường như tình cảnh này chính là hiện thế.

Trong cảm giác của Bùi Lăng, đoạn ký ức liên quan tới hành cung bạch cốt một lần nữa trở nên cực kỳ chân thực.

"Nghiệt súc!"

"Bản cung đã dùng ngọc giản ghi lại chứng cứ mấy ngày nay ngươi phạm thượng, làm điều ngang ngược, đại nghịch bất đạo!"

"Nghiệt súc nhà ngươi phát rồ, tội không thể tha, tội ác tày trời!"

"Ngươi lập tức quay đầu!"

"Nếu không, bản cung sẽ lưu truyền ngọc giản này ra ngoài, để ngươi thân bại danh liệt.."

Trong ấn tượng, dường như Tư Hồng Khuynh Yến chưa từng nói mấy câu nói đó, đây hình như là "Quyệt" tự động phát huy?

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đầu lập tức ngay ngắn lại, cũng mặt hướng điểm sáng, người quay về U Minh giống như vừa rồi.

1099 chữ

Chương 2823: Hương vị của "Quyệt" (4)

Cái chân mà hắn vừa xé của đối phương lại được đưa đến bên miệng.

Cái chân kia như thuộc loại trùng, nó đen nhánh tỏa sáng, lông tóc cứng cáp kiên cường như lưỡi dao, cho dù rời thể nhưng vẫn còn sinh cơ, run lên nhè nhẹ.

Cẩn thận nhìn, sự run rẩy kia lại là vì cái chân này do vô số trùng vụ nhỏ bé tạo thành, tất cả trùng vụ không ngừng điều chỉnh tư thế của bọn nó, duy trì sự tồn tại cho cái chân này.

Dường như đã nhận ra tình huống không đúng, đột nhiên toàn bộ trùng vụ cùng nhìn về phía Bùi Lăng, trong từng đôi lỗ sâu tràn đầy khí tức âm u lạnh lẽo, ảm đạm, hỗn loạn, bạo ngược...

Bùi Lăng cắn một cái.

Lại là một loại vị ngon tuyệt đỉnh chưa từng thử!

Két... Két... Két...

Sau một khoảng thời gian, "Phệ Tâm Quyệt" đã bị ăn chỉ còn lại một cái đầu trụi lủi.

Mỗi lần nó chuẩn bị từ bỏ, tên con mồi nhân tộc trông thì ngu ngốc trước mặt, kiểu gì cũng kịp thời muốn quay đầu, khiến nó tiếp tục kiên trì.

Nhưng sau khi nó thật sự kiên trì, đối phương đột nhiên không quay đầu lại nữa!

Dẫn đến nó bị ăn đến tận bây giờ!

Lực lượng của phân thân này đã hao hết sạch sẽ, dù muốn kiên trì cũng đã không tiếp tục kiên trì được nữa!

Nhưng ngay lúc nó quyết định lần này nhất định phải từ bỏ, không bị lừa nữa, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại một lần quay đầu nhìn về phía nó.

Lần này, biên độ Bùi Lăng quay đầu cực lớn, dường như đầu lâu và thân thể sắp vặn trở về.

Thậm chí nó đã có thể thấy chóp mũi của đối phương.

Vốn "Phệ Tâm Quyệt" đã chuẩn bị không đi không được, nhưng thấy tình cảnh này thân hình đã rời đi của nó lại bị giữ lại.

Nhân tộc này vô cùng tham lam, sa vào hồi ức do nó chế tạo đã có một đoạn thời gian khá dài, chỉ sợ bị ăn mònmà không biết... Lần này, nhất định là muốn quay đầu lại thật!

Chỉ cần nó lại thêm chút lực lượng, có thể cướp đi đạo thể, thần hồn, mệnh cách... Tất cả mọi thứ của đối phương Bộ phân thân này đã không đủ lực lượng.

Lại phái một bộ phân thân tới!

Bộ phân thân thứ hai nhất định có thể ăn lại bộ phận lực lượng kia của nó, tính cả toàn bộ mọi thứ của tên nhân tộc này!

Đúng vậy, nó sắp thành công!

Thế là, "Phệ Tâm Quyệt" chỉ còn lại một cái đầu lập tức mọc ra một bộ thân thể sinh cơ dạt dào.

Cùng lúc đó, bên cạnh đầu nó đột nhiên sinh ra một cái đầu.

Bộ phân thân thứ hai đã đuổi tới!

Cảnh tượng đã bắt đầu hư ảo quanh mình lại cô đọng như thực chất.

Hai cái đầu "Phệ Tâm Quyệt" lập tức bắt đầu mở miệng: "Nghiệt súc! Quay đầu!"

"Nghiệt súc! Ngươi lại muốn thải bổ bản cung?"

"Nghiệt súc, lần này bản cung đổi pháp y mới nhất của Thiên Sinh giáo, chắc chắn sẽ không để ngươi đạt được!"

"Nghiệt súc, ngươi lại muốn bản cung huyễn hóa thành Chưởng Giáo Tố Chân Thiên?"

"Hừ! Bây giờ quay đầu, bản cung sẽ thoả mãn ngươi.."

Nghe giọng nói vô cùng kỳ quái mị hoặc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đầu nhanh chóng ngay ngắn lại, không hề có ý tiếp tục quay đâu.

Chợt, hệ thống lại thao túng cánh tay của hắn, một tay xé cái đầu thứ nhất của "Phệ Tâm Quyệt" xuống, đưa đến bên miệng Răng rắc!

Trong tiếng xương cốt vỡ vụn trong trẻo, Bùi Lăng cắn nuốt từng ngụm, máu tươi trộn lẫn vụn thịt trượt xuống từ khóe miệng của hắn...

Vị ngon khó mà miêu tả không ngừng nổ tung trong khoang miệng, sự hưởng thụ cực hạn đánh thẳng vào trên dưới cả người hắn, cảm giác thoải mái, no đủ như thủy triều cuồn cuộn.

Két... Két... Két...

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ đảo loạn tử khí, sương mù ảm đạm khuấy động cuồn cuộn, ý lạnh ăn mòn, bông tuyết màu xám đen tùy ý bay xuống.

Trên lối đi vô hình, Bùi Lăng, Kế Sương Nhi điều khiển "Mạc Lễ Lan" và "Mặc Côi" đều hai mắt nhắm nghiền, phân biệt chìm vào trong ký ức của riêng mình.

Chỉ có "Họa" vẫn còn bình thường.

Hắn ta vốn là người chết U Minh, không gây ra bất kỳ công kích nào của "Quyệt"...

Đột nhiên, "Mặc Côi" mở hai mắt ra, lại đã tránh thoát từ trong ký ức quá khứ.

Nàng lập tức hấp tấp nói: "Có Quyệt!"

Nói xong, nàng đột nhiên chú ý tới Bùi Lăng và hóa thân "Mạc Lễ Lan" của hắn ở bên cạnh cũng nhắm hai mắt. Trong đó cỗ hóa thân kia của Bùi Lăng vẫn bình thường, nàng huyền bào bồng bềnh, tay áo phồng lên, chỉ là nhắm hai mắt, chậm rãi lui lại.

Hiển nhiên cũng giống với "Mặc Côi" vừa rồi, đã gặp phải "Quyệt", hiện tại đang tranh đấu với "Quyệt" trong trí nhớ của mình.

Chỉ là bản thể Bùi Lăng...

Đầu của hắn vẫn đang quay về phía sinh lộ, nhưng sao thân thể quay lại rồi?

Hiện tại tình huống của đối phương là thân thể cất bước vào chỗ sâu trong U Minh, đầu đối diện với điểm sáng ở cửa vào, trông cổ quái lại rợn người.

Cũng vì hiện tại tu vi của Bùi Lăng cực cao, đầu hoàn toàn chuyển đến phía sau cũng không chịu ảnh hưởng chút nào.

Chỉ là như vậy... Luôn cảm thấy không thích hợp!

Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lập tức hỏi: "Họa, hiện tại Bùi Lăng đã xảy ra chuyện gì?"

"Họa" trầm giọng nói: "Hiện tại Bùi Lăng sẽ không có chuyện gì"

"Hình như hắn đang ăn thứ gì đó"

"Nhưng ta không nhìn thấy"

Ăn cái gì?

"Mặc Côi" lập tức hơi nghi ngờ, nhưng ngay sau đó nàng thấy Bùi Lăng đột nhiên mở miệng, một miệng cắn vào trong không khí, lại có một thứ giống thịt mà không phải thịt xuất hiện trong miệng hắn!

1112 chữ

Chương 2824: Hương vị của "Quyệt" (5)

Két... Két... Két...

Nghe tiếng nhấm nuốt rõ ràng bên tai, vẻ mặt "Mặc Côi" khẽ giật mình, hiện tại nàng đã có cảnh giới tiên nhân, lại có thể thấy được thứ giống thịt mà không phải thịt ở trong miệng Bùi Lăng, tràn ngập hỗn loạn, tà ác, sa đọa, khí tức âm u lạnh lẽo.

Kia là thịt tiên nhân!

Bùi Lăng đang ăn tiên nhân?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, "Mặc Côi" nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Đừng làm phiền hắn!"

"Họa" ngắn gọn nói: "Biết"

"Mặc Côi" khẽ gật đầu, vừa duy trì tốc độ rút lui giống với Bùi Lăng, vừa hỏi: "Trong U Minh, ngoại trừ Quyệt còn có chỗ nào nguy hiểm nữa?"

"Họa" lắc đầu, trầm giọng nói: "Nơi này là hồng hoang"

"Ta biết cũng không nhiều.

"Hiện tại có thể xác định, chính là đi qua U đồ vào Hoàng tuyền"

"Vượt qua nước Hoàng tuyền, mới có thể mở ra [Minh thị], nhìn thấy nguồn gốc U Minh "Trong ba khu vực này, U đồ là chỗ an toàn nhất với người sống"

"Càng về sau càng hung hiểm"

"Nhưng cụ thể sẽ gặp phải cái gì, ta cũng không biết!"

Nghe vậy, "Mặc Côi" không cảm thấy bất ngờ.

Trong năm tháng "Họa" sinh ra mặc dù ra đời sớm hơn nàng, với phần lớn sinh linh Bàn Nhai giới, "Họa" đã được gọi là cổ xưa.

Nhưng dù sao đối phương không phải người chết ở thời đại hồng hoang!

Hiện tại sự hiểu biết của hắn ta với U Minh đều tới từ U Tố mộ hậu thế... Đang nghĩ ngợi, "Mặc Côi" đột nhiên phát hiện Bùi Lăng bên cạnh bắt đầu quay đầu về sau.

Nàng thay đổi sắc mặt, đang muốn nhanh chóng ra tay ngăn lại, đã thấy Bùi Lăng quay đầu trở về.

Ngay sau đó, hắn lại há miệng, lại bắt đầu nhai nuốt cái gì đó...

"Mặc Côi" thầm nhẹ nhàng thở ra, "Họa" ở bên cạnh giải thích: "Không cần lo lắng"

"Vừa rồi Bùi Lăng đã nhiều lần giả vờ quay đầu.

"Dường như hắn có mục đích gì đó"

"Cũng không phải là mắc lừa"

"Hơn nữa, hiện tại hắn đã là tiên nhân "Dù thật sự quay đầu, cũng chưa chắc sẽ có việc gì!"

Nói đến chỗ này, "Họa" thoảng dừng lại mới tiếp tục trầm giọng nói, "Nếu vị vừa rồi chịu để ta cũng thành tiên"

"Hiện tại ta dám trực tiếp quay đầu!"

"Mặc Côi" khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi không phải nhân tộc, ở phương thiên địa này, vị kia chắc chắn không tin ngươi.

"Họa" nhẹ gật đầu, không nói tiếp nữa.

"Mặc Côi" cũng im lặng đi lùi.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé liên miên không dứt, ba người một quỷ yên lặng đi vào chỗ sâu trong U Minh.

Bùi Lăng và hóa thân đều bị "Phệ Tâm Quyệt" cuốn lấy, không còn "Quyệt" khác ra tay với hắn. "Họa" là người chết, U Minh là sân nhà của hắn ta, không có bất kỳ "Quyệt" gì có hứng thú với hắn ta.

Chỉ có "Mặc Côi", trên đường đi, "Thuyết Mộng Quyệt", "Ứng Thanh Quyệt", "Khốc Quyệt", "Tiếu Quyệt", "Phệ Tâm Quyệt"... Tầng tầng lớp lớp, mọi cách quấn lấy.

Cũng may bây giờ nàng có được cảnh giới tiên nhân, cộng thêm kim giáp che chở, chân hỏa hộ thể, tu vi và cảnh giới đều không phải lúc mới vào U Minh có thể so sánh.

Dựa vào tâm tính ngàn rèn trăm luyện từ phàm nhân một đường tu luyện đến Đại Thừa, nhưng cũng có hoảng sợ mà không nguy hiểm, bình yên vô sự.

Qua một lúc lâu, "Họa" đã nhận ra cái gì đó, lập tức trầm giọng nói: "Sắp đến Hoàng tuyền!"

Hồng hoang.

Màn đêm bao phủ mặt đất, huyết nguyệt treo cao, vô số Đế Lưu Tương mang ngàn vạn tơ vàng, từng đống rơi xuống, tẩm bổ vạn vật.

Ban ngày hoang vu vô ngần, lúc này đã là cỏ cây mềm mại như nhung bao trùm.

Từng tia từng sợi hơi nước nhanh chóng hội tụ, tiếng nước tí tách trong núi rừng dần chuyển to lớn.

Cây sắn dây đông đúc lại mạnh mẽ, bao trùm thôn xóm thấp bé.

Ở giữa căn phòng, lão giả áo gai đứng trước Thuỷ tinh kính, đánh ra từng đạo pháp quyết. Chẳng mấy chốc, Thủy tinh kính bị thôi động, mặt kính mơ hồ lập tức xuất hiện một vòng xoáy to lớn.

Vòng xoáy kia như mắt bão, hỗn loạn, lạnh lẽo, dữ tợn... Trong giây lát, mặt kính quay về rõ ràng, hiện ra một bóng dáng tối tăm mờ mịt.

Bóng dáng này khoác một bộ áo bào xám không có chút hình dáng trang sức nào, mũ trùm buông xuống tạo ra bóng tối hoàn toàn che lại khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt như lưỡi đao chiếu sáng rạng rỡ trong ám ảnh. Hắn ta vừa xuất hiện, lập tức có một giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền ra: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!"

Lão giả áo gai hơi cúi đầu, vô cùng cung kính đáp: "Lấy thiên chi chiến, tiếc gì kim giáp!" Ám ngữ chính xác, bóng người trong Thủy tinh kính lập tức hỏi: "Tình huống như thế nào?"

Lão giả áo gai nhanh chóng trả lời: "Lần Vạn tiên hội này là Ly La đọa tiên tổ chức"

"Phía trên tiên hội tổng cộng có hai chuyện.

"Thứ nhất là những Đọa Tiên kia muốn trộm lấy thiên kiếp!"

"Thứ hai là Ly La đọa tiên nhân cơ hội chỉnh đốn thiên cương"

Bóng người trong Thủy tinh kính lập tức hỏi: "Đọa Tiên có phát hiện tung tích thiên kiếp?"

"Ngoài ra, phía trên tiên hội chỉnh đốn mấy đầu thiên cương?"

Lão giả áo gai trầm giọng nói: "Căn cứ vị trở về nói, Vạn tiên hội có ba tên nhân tộc quang minh chính đại đến tham gia, hơn nữa ghế rất cao, thậm chí gần với hai đại tộc Kim Ô tộc, Long tộc này.

"Trong đó có một tên nhân tộc cực kỳ anh dũng"

"Sau khi Ly La đọa tiên chỉnh đốn thiên cương xong, làm trái thiên cương trước mặt mọi người, hung hăng đánh vào mặt những Đọa Tiên kia!"

"Chỉ có điều, tên nhân tộc kia gọi ra thiên kiếp đối địch, thiên kiếp chưa rơi lại bị Ly La đọa tiên lấy đi"

1117 chữ

Chương 2825: Hương vị của "Quyệt" (6)

"Tên nhân tộc kia cũng bị Ly La đọa tiên bắt đi"

"Chỉ sợ chẳng mấy chốc những Đọa Tiên kia sẽ đánh cắp thiên kiếp!"

"Về phần thiên cương, Ly La đọa tiên chỉ chỉnh đốn ba đầu"

"Theo thứ tự tiên không tiếp cùng phàm, tiên không thể không làm tròn trách nhiệm và tiên cơ không thể tiết lộ"

Bóng người trong Thủy tinh kính khẽ gật đầu, lập tức nói: "Đã vậy, nhất định phải tăng tiến độ kế hoạch!"

"Hơn nữa, Ly La đọa tiên chỉnh đốn ba đầu thiên cương, tất nhiên sẽ để trống rất nhiều tiên chức"

"Những tiên chức này không thể đều rơi vào trong tay những ngoại tộc dị tộc, yêu tộc kia!" Lão giả áo gai gật đầu: "Đã rõ!"

"Ta lập tức sắp xếp nhiệm vụ hộ tống"

Bóng người trong Thủy tinh kính bên khàn giọng nói: "Chuyện này dừng ở đây"

"Tiếp theo không nên chủ động liên hệ với bản tọa"

Lão giả áo gai nói: "Tuân mệnh!"

Bóng người trong Thủy tinh kính không nói nữa, bóng dáng hắn ta ầm vang tản ra như mực nước vào nước.

Trong nháy mắt, mặt kính trơn bóng chìm vào ảm đạm hoàn toàn mơ hồ, tất cả màu sắc đều bị kéo dài, vặn vẹo, quấy, xoay tròn... Quay về một mảnh hỗn độn.

Như là lưu ly bị hư hại, không còn chút ánh sáng nào nữa.

Toàn bộ Thủy tinh kính khôi phục như thường, dường như tình cảnh vừa rồi đều là ảo giác.

Lần đưa tin này đã kết thúc!

Lão giả áo gai tức quay người, nhanh chân rời khỏi căn phòng.

Ánh trăng đỏ hồng phủ xuống, soi sáng ra cỏ cây cùng cành lá rậm rì tranh nhau chen lấn sinh ra trong thôn, lô cốt càng có vẻ thấp bé.

Lão giả áo gai nhanh chóng đi tới một tòa lô cốt trong đó.

Chính đường lô cốt.

Lâm Thì, Thân và Súc Kiệt đều ở đây, trên mặt đất trước mặt bọn họ trải một cái chiếu trúc, một nhân tộc mình đầy thương tích ngồi xếp bằng trên chiếu, hắn ta vết thương chồng chất, khí tức yếu ớt, ý hoàn mỹ như có như không, mặc dù quanh người có mùi thuốc nồng đậm, lại vẫn không khôi phục.

Trong góc, "Hồn Nghi" tóc trắng như tuyết, áo xếp đậm màu, ngồi xếp bằng dưới đất, đang nghi ngờ nhìn tình cảnh trước mặt.

Có rất nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Nàng vốn tưởng bốn người gặp được ngay từ đầu là Tiên Đế khai phái chín tông, nhưng bây giờ... Trong thôn này, ngoại trừ phàm nhân đều là Tiên Đế?

Lúc này, thấy lão giả áo gai đi ra, Lâm Thì, Thân và Súc Kiệt lập tức đứng dậy hành lễ, nói: "Thôn trưởng!"

Lão giả áo gai khẽ gật đầu, ôn hòa nói: "Ta đã bẩm báo tình huống Vạn tiên hội với vị kia"

"Ý của vị kia là tăng tiến độ!"

"Tiếp theo, trì hoãn việc khác, chuẩn bị nhiệm vụ hộ tống này"

Lâm Thì nghe vậy lập tức nói: "Thời gian của nhiệm vụ này sớm hơn quá nhiều, chỉ sợ sẽ thiếu người nghiêm trọng"

Vẻ mặt lão giả áo gai bình tĩnh, nói: "Vậy dùng tới toàn bộ nhân thủ có thể điều động!"

hắn ta quay đầu nhìn về phía "Hồn Nghi" cách đó không xa, tiếng nói rào rào, "Ngươi lại tham gia Nói xong, nhiệm vụ này một chút!"

Hồng hoang.

Mười mặt trời lặn về phía tây, màn đêm buông xuống.

Huyết nguyệt đỏ hồng treo cao trên vòm trời, Đế Lưu Tương trùng điệp như mưa rào trút nước.

Trên mặt đất hoang vu, lít nha lít nhít cỏ cây lấy tốc độ vô cùng mạnh mẽ mọc lên.

Trong nháy mắt, vùng đất bao la quay về phồn vinh.

Ngàn vạn núi non xanh um tươi tốt.

Tiếng động của đủ loại động vật truyền ra từ bốn phương tám hướng, tiếng nước từ tí tách đến xì xào, cuối cùng hội tụ thành dòng suối sông ngòi, chảy qua vạn dặm hội tụ vào biển, tụ tập lại ở nơi khô cạn tạo ra sóng lớn mênh mang.

Trên bầu trời, mây đen dày đặc che đậy ánh trăng.

Dấu vết nước và lửa xé rách xen lẫn trong hư không, mưa to cuồn cuộn như trút nước như rót, kim khâu sáng như bạc dày đặc giữa thiên địa, phong tỏa toàn bộ phương càn khôn này.

Khí tức thiêu đốt cùng mùi tanh lũ lụt nhét đầy chấn động.

Từng tia từng sợi gió bão không ngừng sinh ra lại hồi phục rồi chôn vùi trong hư không.

Rầm rầm... Rầm rầm... Soạt...

Tiếng lũ lụt mênh mông vang vọng trong hư không, bọt nước sáng như bạc che ngợp bầu trời.

Trên trời dưới đất, trong tầm mắt đều là thủy thế mênh mông, cuồn cuộn gào thét như nấu như sôi.

Một điểm ánh lửa vàng ròng như đốm lửa nhỏ bắn tung toé, lấy tốc độ vô cùng mau lẹ vút không mà qua, léo tránh né từng cơn sóng thần đánh tới.

Bọt nước ầm ầm nổ vang, dấy lên sóng khí như cự chưởng vô hình, hung hăng vỗ xuống. Cơn gió mạnh như đao thổi lên lông vũ vàng ròng quanh người Đan Hi, từng sợi dựng thẳng lên.

Đôi mắt Kim Ô vô cùng sáng tỏ, như mặt trời giữa bầu trời, như muốn điểm đốt phương thiên địa này.

Hai cánh vàng ròng đột nhiên khép lại, toàn bộ thân thể như mũi tên đột nhiên gia tốc, lấy khí thế cực kỳ nguy cấp chợt lóe lên giữa hai cơn sóng lớn song song, bay vào vòm trời.

Oanh!

Một tiếng vang nặng nề, hai cơn sóng lớn tận trời tấn công lẫn nhau, vô số bọt nước bắn tung toé, mưa to cuồn cuộn, trong nháy mắt thiên địa mông lung, sóng nước chấn động, hư không rên rỉ, một lát sau vạn vật mơ hồ.

Ánh sáng trong mắt Kim Ô càng sáng hơn, lộ rõ vẻ tức giận của Đan Hi vào thời khắc này.

Đêm xuống!

Hiện tại lực lượng của nàng không bằng ban ngày!

Lúc này, trong biển mây màu mực ở phía trên có đầu rồng to lớn nhô ra, mày trắng râu trắng như thác nước rủ xuống, trong mắt rồng đều là vẻ lạnh lẽo, nó hé miệng, phát ra một tiếng long ngâm cao vút xé mây với Đan Hi.

1118 chữ

Chương 2826: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực l

Rong! !!

Tiếng long ngâm kinh thiên động địa, trong hư không lập tức hiện ra kẽ nứt đen nhánh như mạng nhện, gió bão hỗn độn xuất hiện từ bên trong, im hơi lặng tiếng nhanh chóng chôn vùi toàn bộ không gian.

Huyết dịch khắp người Đan Hi như lập tức đông kết, ánh lửa vàng ròng cũng cứng lại, toàn bộ thể xác chấn động mạnh một cái, trong chốc lát ngắn ngủi đã đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ.

Ngay sau đó, tất cả nước và mưa trong phương thiên địa này đều hóa thành thủy tiễn rét lạnh, lít nha lít nhít che ngợp bầu trời, bắn thẳng về phía Đan Hi!

Vèo vèo vèo...

Vô số lưỡi dao phá không, sát ý cao ngất như thực chất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kim Ô.

Đan Hi đột nhiên lấy lại tinh thần, ngọn lửa quanh người ầm vang tăng vọt!

Ánh lửa vàng ròng như núi lửa bộc phát, trong chớp mắt lướt ngang vạn dặm, lấy Đan Hi làm trung tâm, trong hư không như sinh ra một mảnh biển lửa vàng ròng.

Ánh lửa cuồn cuộn như ráng chiều uốn lượn nửa ngày, ngắn ngủi hòa tan vào ánh trăng đỏ hồng, soi sáng ra dãy núi trùng điệp.

Vô số hỏa diễm hóa thành lưỡi đao chi chít khắp nơi, đón lấy thủy tiễn đập vào mặt mà tới. Lửa và nước đụng vào nhau, khí tức nóng rực và rét lạnh giao kích chính diện, hơi nước hừng hực bày ra thiên địa, chỉ một thoáng toàn bộ càn khôn nước lửa va vào nhau, nóng lạnh đan xen, hạt mưa nóng bỏng vẩy xuống mặt đất, sương mù sáng trong nhảy vọt lên trời. Hơi nước to lớn nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt bao phủ ngàn vạn dặm.

Trên bầu trời, mây đen không ngừng vặn vẹo; hư không rung chuyển, gió bão hỗn độn hoành hành ngang ngược; mặt đất có vô số cỏ cây tàn lụi chôn vùi, lại được Đế Lưu Tương tẩm bổ nhanh chóng sinh ra, sau đó tiếp tục mất mạng trong mưa to nóng bỏng...

Đủ loại động vật khó mà tính toán tranh nhau chen lấn chui vào sâu trong lòng đất, hoặc chạy trốn đến bốn phương tám hướng, trong vạn dặm không còn chút tiếng xột xoạt nào nữa.

Một lúc lâu sau, thủy tiễn biến mất, kim hỏa biến mất.

Trên bầu trời, mây đen tán đi, bóng đêm tràn ngập, chỉ có huyết nguyệt treo cao vẫn đỏ hồng như thế.

Ánh sáng vàng ròng, sáng rực chói mắt.

Đan Hi đạp không mà đứng, đôi mắt thiêu đốt tràn đầy sự lạnh lẽo, ở đối diện nàng, Long Quy cưỡi mây, bốn chân như trụ, đầu rồng to lớn mây che sương quấn, mày trắng như thác nước, râu bạc trắng tung bay theo gió.

Hai người giằng co từ xa xa, bầu không khí vẫn căng cứng như rất căng thẳng.

Long Quy bình thản nói: "Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng"

"Bây giờ ngươi không chống đỡ được bao lâu"

"Nể tình bộ tộc Kim Ô, để lại một cái cánh là được"

Nghe vậy, quanh người Đan Hi tức giận bừng bừng phấn chấn, cơn tức giận này như thực chất, chỉ một thoáng cháy hừng hực, chân hỏa toàn thân càng lên một tầng lầu, lại một lần nữa chiếu sáng ban đêm u ám, như một vòng mặt trời chớp nhoáng giữa trời.

Nàng nhìn qua Long Quy, tiếng nói lạnh băng: "Lão già! Mai rùa của ngươi thật sự rất cứng!"

"Ta muốn nhấc cái mai rùa này của ngươi xuống, làm thành một cái nồi lớn dùng để hầm thịt của ngươi!"

Huyết nguyệt như câu, vẩy xuống ánh lửa vàng ròng, Huyết Sát như thực chất, cuồn cuộn như sương, đằng đằng sát khí.

Thấy tiểu Kim Ô này vẫn nói khoác không biết ngượng, không có chút ý chịu thua nào, vẻ mặt Long Quy lạnh nhạt, lúc này không còn nói nhảm, khí tức của hắn ta ầm vang biến ảo.

Khí tức vốn hoàn mỹ không một tì vết, đột nhiên hóa thành vô tận âm u lạnh lẽo, bạo ngược, đọa hóa, tà ác...

Trong hư không lại mưa to như trút nước, tất cả nước mưa vẫn sáng như bạc lại tràn ngập nguyền rủa, ác ý, ăn mòn... Khó mà tính toán, từng khuôn mặt trắng bệch hiện ra trong màn mưa, lít nha lít nhít xúc tu, con ngươi nhanh chóng sinh sôi...

Rong biển u ám, quỷ dị xuất hiện ở trên không.

Cành lá rậm rì hiện ra dinh dính sáng bóng dưới ánh trăng đỏ hồng, nhanh chóng sinh trưởng như là xiềng xích Ầm.u lạnh lẽo, quấn quanh về phía Đan Hi...

Đan Hi không nhúc nhích đứng tại chỗ, khí tức cũng đột nhiên biến hóa.

Ánh lửa vàng ròng lập tức hóa thành một mảnh rét lạnh u lam.

Vô cùng vô tận tử linh hiện ra từ trong ánh lửa, từng cái quỷ thủ tái nhợt lạnh băng gào thét nhô ra, chộp tới từ bốn phương tám hướng như muốn kéo chúng sinh vạn vật vào lửa chôn vùi...

Ngay sau đó...

Oanh! !

Hồng hoang.

Màn đêm buông xuống, huyết nguyệt tĩnh mịch.

Đế Lưu Tương tràn trề vẩy xuống, im hơi lặng tiếng.

Cự mộc che trời mạnh mẽ như trụ, cành lá đông đúc che đậy chúng sinh.

Vạn vật khôi phục, trong đủ loại tiếng trời đi săn, chém giết, hạt sương nhỏ xuống, đủ loại động vật ghé qua...

Đột nhiên truyền đến tiếng gió từ tay áo.

Một bóng người áo xanh, phất trần trong tay không ngừng lấp lóe ánh sáng ôn nhuận, hiển nhiên đã bị thôi động đến cực hạn, nhanh chóng lướt qua vô số cỏ cây, toàn lực trốn chạy về một phương hướng. Một bóng người khôi ngô nhắm mắt theo đuôi bên cạnh hắn ta, trong mắt một mảnh ảm đạm, quanh người có vân triện sáng tắt, cũng đang liều mạng phi độn.

Trong hư không sau lưng hai người không ngừng hiện ra từng dãy núi, vực sâu, nhưng những vật ngăn cản này chưa hoàn toàn thành hình đã bị một luồng khí tức tràn đầy âm u, bạo ngược, hỗn loạn, sa đọa xông lên tán đi, không thể cản trở tốc độ truy binh.

"Thế Vị" và "Phi Vinh" không dám quay đầu, chỉ có thể dốc hết sức thi triển độn pháp, tăng thêm tốc độ.

1106 chữ

Chương 2827: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (2)

Đông!

Một tiếng vang thật lớn theo đó là mảng lớn cự mộc sụp đổ, bóng dáng U quỷ xuất hiện trên sườn núi một ngọn núi.

Bóng dáng này như là tê giác, đầu mọc một sừng, bốn mắt, bảy đuôi, toàn thân quanh quẩn một tầng sương mù rực rỡ, sương mù kia như bình chướng trí mạng nhất, nơi nó đi qua vô số cỏ cây nhao nhao chết bất đắc kỳ tử, mặt đất như nhận lấy sự thiêu đốt cực lớn, trong khoảnh khắc hiện ra một mảnh cháy đen, lại không ngừng lan tràn về phía lòng đất.

Trong sương mù lại như có vô số con ngươi sáng tắt, nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Khí tức hỗn loạn, tà ác, bạo ngược, âm u lạnh lẽo, sa đọa... Như thực chất.

Lít nha lít nhít đôi mắt tàn tiên lạnh lùng nhìn qua bóng lưng bỏ chạy của hai tên nhân tộc, bốn vó khẽ nhúcnhích, nhẹ nhàng đạp mạnh đã xuyên qua không gian, vượt qua núi non trùng điệp, khoảng cách đôi bên kéo gần một mảng lớn!

Cảm nhận được luồng khí tức âm u lạnh lẽo hỗn loạn kia lại cách mình gần hơn rất nhiều, trên trán "Thế Vị" và "Phi Vinh" dần chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt lại không có bất kỳ bối rối gì.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một hồ nước to lớn.

Có lẽ vào đêm chưa lâu, nên cái hồ này còn rất cạn.

Dòng nước trong veo chảy xuôi ra từ rừng rậm quanh mình, hội tụ thành một mặt hồ còn chưa đến đầu gối của nhân tộc, từng vết nứt nẻ ở đáy hồ khô cạn chưa được chữa trị hoàn toàn, sóng ánh sáng lăn tăn như mặt kính phản chiếu một cái huyết nguyệt cong cong, sao lốm đốm đầy trời.

Nhìn mảnh hồ nước này, "Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức tăng thêm tốc độ, liều mạng chạy tới trong hồ.

Sau lưng, tàn tiên lại cất bước, lần này khoảng cách lướt ngang càng nhiều hơn vừa rồi, chướng khí ngũ thải quanh người nó đột nhiên tăng vọt, gần như sắp nuốt hai người vào trong đó.

Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, "Thế Vị" và "Phi Vinh" song song nhào vào trong hồ!

Oanh! !!

Hai bóng người lập tức biến mất trong hồ nước cực mỏng, tàn tiên lại đâm đầu vào một cái bình chướng không nhìn thấy, vô số trận văn hiện ra trong hư không, vẫn ngăn cản đường đi của hắn ta.

Thân hình tàn tiên lập tức dừng lại, hư không quanh người hắn ta hiện ra từng vết rách, theo động tác của hắn ta dừng lại, chậm rãi biến mất.

Ngay sau đó, vô số vẫn triện bay lên, trên trời dưới đất xuất hiện lưới lớn tinh mịn, gào thét chụp xuống tàn tiên! Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt hồ lại xuất hiện hai bóng người, chính là "Thế Vị" và "Phi Vinh" vừa rồi còn đang liều mạng trốn chạy, khí tức hai người đồng thời tăng vọt, lại đều dùng ra (Quy Khứ Lai Hề !

"Thế Vị" tay áo bồng bềnh, phất trần trong tay lấp lánh ánh sáng, đánh ra từng pháp quyết, chỉ một thoáng một vòng sương mù vàng nhạt đột nhiên dâng lên, màu vàng chiếu rọi bốn phương, trong trùng điệp mơ hồ phác hoạ ra một bộ quan tài hình dáng vô cùng to lớn.

Trong tối tăm, uy áp mênh mông, cuồn cuộn giáng lâm!

Một chiếc quan tài màu vàng to lớn chụp xuống đầu tàn tiên, như muốn mai táng cả nó lẫn phương thế giới này. Đây là (Kim Quan Táng Thế 1!

Thể xác tàn tiên vốn bị ngăn trở lập tức cứng đờ.

Cách đó không xa, "Phi Vinh" biến ảo pháp quyết, đỉnh đầu tàn tiên lập tức hiện ra một ngọn lửa to lớn trắng bệch, ánh lửa hừng hực chiếu rọi thiên địa.

Hắn ta vung ống tay áo một cái, cơn gió mạnh sinh ra từ đất bằng, như muốn hoàn toàn thổi tắt ngọn lửa kia. Lại là tiên thuật Luân Hồi tháp, (Phổ Thế Hỉ Nhạc 1!

Ngọn lửa trắng bệch hơi lay động, tàn tiên chịu ảnh hưởng, khí tức lập tức vô cùng suy yếu.

Thấy tên tàn tiên này đứng trong đại trận cạm bẫy, chịu thêm hai môn tiên thuật vẫn không chết, "Thế Vị" và "Phi Vinh" đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng ngay lúc này...

Oanh! !

Một bàn tay nhân tộc to lớn hiện ra trong hư không, hung hăng vỗ xuống.

Tàn tiên lập tức như dưa hấu chín mọng, chia năm xẻ bảy, chất lỏng bay tứ tung! Trong chớp mắt, tàn tiên thân tử đạo tiêu!

Một bóng dáng nhạt như mây khói hiện ra trong hư không, chính là Bá Dực.

Thành công diệt sát một tàn tiên, tâm trạng Bá Dực cực kỳ tốt, hắn vô cùng hài lòng nhìn qua "Thế Vị" và "Phi Vinh", gật đầu nói: "Không tệ!"

"Nhiệm vụ lần này, hai người các ngươi đều hoàn thành cực kỳ tốt"

"Mặc dù tên Đọa Tiên này không tính rất mạnh, nhưng nếu không có các ngươi hỗ trợ, chỉ sợ một mình ta không thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy.

Nghe vậy, "Thế Vị" và "Phi Vinh" đều không nói gì.

Đêm xuống, Bá Dực này giao cho bọn họ một nhiệm vụ, giúp đỡ hắn ta săn giết Đọa Tiên.

Nhưng trong tình huống này, điều bọn họ chân chính chấp hành căn bản không phải giúp đỡ gì đó, mà là làm mồi nhử...

Lúc này, Bá Dực nói tiếp: "Tiếng động vừa rồi quá lớn, lập tức hấp dẫn Đọa Tiên mới tới nơi đây, nhất định phải rời đi"

"Đi chỗ tiếp theo, tiếp tục săn giết Đọa Tiên lạc đàn!"

Nghe nói như thế, "Thế Vị" và "Phi Vinh" lập tức lấy lại tinh thần, đều gật đầu: "Được!"

Còn chưa nói hết câu, Bá Dực đưa tay đánh một trảo về phía bọn họ, trong nháy mắt ba người biến mất không thấy gì nữa.

Huyết nguyệt yên tĩnh treo cao, ánh trăng đỏ hồng chiếu rọi nước hồ thành màu ửng đỏ, trong rừng không ngừng vang lên tiếng chiêm chiếp, mọi tiếng động xột xoạt.

Hồng hoang.

Trong thung lũng.

Dòng nước róc rách, cỏ cây mạnh mẽ.

1105 chữ

Chương 2828: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (3)

Suối nước trong veo cọ rửa khe rãnh và đá cuội, vui sướng chảy về phương xa.

Phục khắc thể Bùi Lăng đứng trên đồng cỏ mới sinh bên khe suối, mặc cho suối nước lạnh buốt ban đêm làm ướt vạt áo cũng không nhúc nhích.

Ở phía sau hắn, "Tử Tắc" đang kéo một con nhện lớn kích cỡ tương đương ngọn núi.

Thể xác con nhện lớn như thủy tinh không tì vết, óng ánh sáng long lanh, có thể thấy rõ ràng vết bẩn trong đó, quanh người quanh quẩn khí tức âm u lạnh lẽo, u ám, hỗn loạn, bạo ngược, sa đọa... Xúc tu và đôi mắt tái nhợt khó mà tính toán, như mây khói không vung đi được, vẫn còn tiếp tục nhúc nhích, sáng tắt như nó chưa chết đi. Hai người đứng tại chỗ đợi đã lâu, sương đêm đầu cành nhỏ xuống, đã khiến áo bào của bọn họ lốm đốm lấm tấm, ánh mắt "Tử Tắc" nhìn về phía phục khắc thể Bùi Lăng dần đầy nghi ngờ.

Con nhện yêu tiên này không phải đối thủ của Bùi Lăng!

Trong trận chiến vừa rồi, Bùi Lăng chỉ dùng mấy đạo đã giải quyết con nhện yêu tiên này, hơn nữa lúc hai người rời đi, còn để hắn ta mang xác ra khỏi sào huyệt...

Chỉ có điều, sau khi trở về mặt đất, Bùi Lăng đột nhiên đứng đấy không nhúc nhích, không biết đang làm cái gì... Ngay lúc "Tử Tắc" chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, một bóng dáng uyển chuyển đột nhiên đi ra từ khu rừng đối diện suối nhỏ.

"Tử Tắc" lập tức cảnh giác, ánh mắt hắn ta như điện nhanh chóng nhìn về phía bóng dáng kia, trầm giọng quát:

"Ai?"

"Hì hì.."

Một tiếng cười vô cùng kiều mị truyền đến từ dưới rừng.

Ánh trăng đỏ hồng bị cành lá đông đúc ngăn trở từng tầng, bóng tối trong rừng làm vẻ ngoài của người đến trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng, óng ánh sáng rực trong bóng tối.

Cả người "Tử Tắc" lập tức dựng đứng lông tơ, dường như có loại nguy cơ to lớn đột nhiên giáng lâm, bản năng như muốn cuồng loạn thét lên, thúc giục hắn ta lập tức xoay người bỏ chạy!

Thấy người đến chưa lộ diện, khí tức khủng bố đã tác động đến tâm thần mình, "Tử Tắc" vội vàng bình tâm tĩnh khí, lúc này bộc phát ra khí thế toàn thân, hư không quanh người hắn ta hiện ra vô số đao thương kiếm kích, khí tức binh qua dày đặc như thực chất, lưỡi nhọn lạnh lẽo nhao nhao vận sức chờ phát động, đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến!

Bộp, bộp, bộp...

Người đến một bước hơi dao động như liễu rủ trong gió, bước liên tục khoan thai, cuối cùng đã đi ra từ bóng tối trong rừng rậm, đi đến bên cạnh suối nước.

Ánh trăng đỏ hồng soi sáng ra khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, lông mày như núi xa, mắt hồ ly hẹp dài, lúc nhìn quanh sóng mắt lưu chuyển, như cố tình hay vô ý, vui giận đều đẹp.

Nàng mặc một bộ váy thuần trắng, như là tuyết đọng trên đỉnh núi, vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, cao ngạo lại vũ mị, trông như mâu thuẫn lại cho sinh linh một loại cảm giác khuynh thế vô cùng hoàn mỹ, không thể tăng, không thể giảm.

Chín cái đuôi cáo xoã tung, bày ra ở sau lưng, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, như là một mảnh ánh trăng trong ngần di động.

Là Cửu Vĩ Yêu Hồ!

"Tử Tắc" lập tức muốn ra tay, nhưng trong chớp mắt trông thấy Cửu Vĩ Hồ này, cả người hắn ta như bị sét đánh, trong chớp mắt đã mất đi tất cả lực lượng.

Ánh mắt như bị dính chặt, cũng không còn cách nào rời khỏi trên người nàng.

"Tử Tắc" biết tình huống không đúng, nhưng mặc cho tâm niệm của hắn ta thay đổi thật nhanh, dùng hết thủ đoạn lại không khống chế được cặp mắt của mình.

Lực lượng trong cơ thể hắn ta cuồn cuộn lao nhanh, không ngừng phát ra tiếng kêu gào và gầm thét im ắng, muốn xông phá mị hoặc chi thuật của đối phương.

Chỉ có điều, dù giãy giụa như thế nào cũng như kiến càng lay cây, không thể làm ra chút phản kháng nào.

Trong mắt "Tử Tắc" nhanh chóng chảy ra ào ạt huyết lệ.

Đây là phản phệ khi nhìn thẳng "Vô Cấu thái" của Cửu Vĩ Hồ!

Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt cố hết sức giãy giụa của "Tử Tắc" dần bình tĩnh lại.

Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ không còn chút cảnh giác và thù địch nào nữa, chỉ còn lại si mê và say mê không muốn tỉnh lại thật sâu sắc.

Hai con ngươi Cửu Vĩ Hồ cong cong, khóe môi hơi cong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn nở một nụ cười quyến rũ.

Từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa từng nhìn "Tử Tắc" lấy một cái, một đôi mắt đẹp sóng ngang vẫn nhìn chằm chằm phục khắc thể Bùi Lăng, vô tình liếc nhìn xác con nhện lớn bị Tử Tắc kéo lấy.

Trong giây lát, thấy phục khắc thể Bùi Lăng không nhúc nhích, Cửu Vĩ yêu mị mở miệng: "Nhân tộc, không phải ngươi được Ly La tiên tôn mời đi tìm kiếm thiên kiếp sao?"

"Sao còn vụng trộm chạy ra ngoài, tàn sát tiên nhân, làm trái thiên cương?"

"Nhưng lại không biết, nếu việc này bị Tiên Tôn phát hiện, ngươi định giải thích như thế nào?"

Lúc nói chuyện, nàng đã lội qua dòng suối nhỏ, đi tới trước mặt phục khắc thể Bùi Lăng.

Suối nước nông dính ướt váy Cửu Vĩ, váy thuần trắng làm suối nước gợn sóng, mặt suối cuồn cuộn như một đám mây kiều diễm.

Cửu Vĩ như bước trên mây mà tới, cùng phục khắc thể Bùi Lăng đứng trong dòng nước chưa tới mắt cá chân.

Dưới bóng đêm lờ mờ, màu nước trong veo càng làm nổi bật đôi chân tuyết tinh tế trong sáng của nàng, cứ như mỹ ngọc không tì vết, làn váy đung đưa qua lại trong nước, chân tuyết như ẩn như hiện làm cho người suy nghĩ.

1110 chữ

Chương 2829: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (4)

Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phục khắc thể Bùi Lăng.

Lúc này khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, ngực như muốn chạm vào nhau.

Phục khắc thể Bùi Lăng không có bất kỳ phản ứng gì, mắt xanh thật sâu nhìn thẳng về phía trước, dường như căn bản không nhìn thấy Cửu Vĩ.

Cửu Vĩ hơi ngạc nhiên, nhân tộc này lại không bị thiên phú mị hoặc của nàng ảnh hưởng? Nhưng nàng nhanh chóng kịp phản ứng, đây không phải bản thể của vị nhân tộc kia, chỉ là một đạo pháp tắc!

Bản thể chưa hiện, chỉ dựa vào một đạo pháp tắc đã có thể diệt sát tiên nhân... Mặc dù chỉ là một tán tiên không có chức, nhưng thực lực nhân tộc này cũng không thể coi thường!

Ngày đó trên Vạn tiên hội, đối phương có thể ngồi chung một chỗ với Kim Ô tộc Đan Hi, Long tộc "Hi Ngao", xem ra thật sự có năng lực rất lớn!

Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ hơi đưa tay, lòng bàn tay lập tức có thêm một tấm khăn thêu như mây trắng.

Nàng đặt khăn thêu ở trong tay phục khắc thể Bùi Lăng, khẽ cười nói: "Ta tên Phong Nhung"

"Ta rất thưởng thức loại nhân tộc thực lực cao cường, dung mạo tuấn tú, lại đủ dũng khí như ngươi"

"Xưa nay ta luôn ở Thanh Khâu chi địa "Hoan nghênh bản thể của ngươi tiến về làm khách"

"Ta luôn chờ đợi.

Nói xong, nàng xoay người, khẽ nâng váy, lại lội nước rời đi.

Soạt... Soạt... Soạt...

Bóng dáng uyển chuyển của Phong Nhung lại biến mất dưới bóng đêm trong rừng, hai mắt "Tử Tắc" nhìn chằm chằm, vẻ mặt thần hồn điên đảo kéo tán tiên nhện to lớn kia theo sát phía sau, vượt qua dòng suối nhỏ, cùng đi vào trong bóng tối dưới rừng.

Phục khắc thể Bùi Lăng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, đứng thẳng tắp ở bên khe suối, mặc cho suối nước lặp đi lặp lại làm áo bào ướt nhẹp.

Khăn thêu như tuyết đọng vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Huyết nguyệt như câu, ánh trăng hắt vẫy, chiếu rọi khăn thêu thành màu đỏ nhạt, suối nước róc rách, khắp nơi yên ắng.

Hồng hoang.

U Minh.

Tử khí cuồn cuộn, âm hàn nhét đầy.

Trên con đường vô hình, tiếng bước chân nhỏ bé không ngừng vang lên.

Bùi Lăng, hóa thân "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa" đi rút lui.

Bùi Lăng và "Mạc Lễ Lan" vẫn nhắm hai mắt, không hề có ý tỉnh lại.

Bản thể của hắn, đầu nhìn về điểm sáng cửa vào, thân thể hướng ra sau trông cực kỳ quỷ dị.

Lúc này khí tức quanh người hắn đã trở nên vô cùng hỗn loạn, bạo ngược, tà ác, sa đọa... Từng tia từng sợi huyết vụ tiêu tán ra từ trong cơ thể hắn, vô số tơ máu như sự vật tới lui trong huyết vụ, không ngừng truyền ra cảm giác uy hiếp kinh khủng.

Vẻ mặt "Mặc Côi" nghiêm túc, cả quãng đường đều vô cùng cảnh giác, không ngừng ứng phó đủ loại "Quyệt" ăn mòn.

Lúc này, trong hư vô cách ba người một quỷ không xa, đột nhiên xuất hiện một dòng sông cực kỳ rộng lớn! Dòng sông kia chảy xuôi ra từ trong hư vô, không biết tới từ chỗ nào, cũng không thấy điểm cuối cùng, dòng nước màu vàng đục trùng điệp như vô biên vô hạn, nhanh chóng chảy xuôi.

Lũ lụt cuồn cuộn, dấy lên cơn gió mạnh âm u lạnh lẽo, đánh xoáy du đãng trên mặt sông to như vậy, không ngừng nhấc lên từng cơn sóng lớn.

Lại có sương mù xám xịt mang theo tử ý nặng nề, quanh quẩn phía trên nước sông, tất cả cảnh tượng mơ hồ, duy chỉ thấy dòng nước chảy xiết, tiếng nước ầm ầm.

Vốn là âm hàn hư vô, lúc này nhiệt độ lại giảm xuống một mảng lớn, ý lạnh tận xương.

"Họa" không quay đầu lại, tiếng nói chắc chắn: "Đến Hoàng tuyền!"

"Mặc Côi" dùng khóe mắt liếc qua một góc dòng sông, lập tức hỏi: "Làm sao đi tới?"

"Họa" trầm giọng nói: "Sẽ có thuyền tới"

Tiếng nói vừa dứt, một chiếc thuyền nhỏ mui đen lập tức xuất hiện từ trong sương mù, phiêu đãng đến gần bọn họ.

Chiếc thuyền kia trông cực kỳ chật chội, rẽ nước phá sóng lại nhanh chóng tiến lên.

Trên thuyền không có người, chỉ có bên cạnh mui đen treo một chiếc đèn lồng tử khí.

Ánh đèn kia hiện ra ánh sáng yếu ớt, màu sắc u lam như quỷ hỏa du đãng trên mặt sông, chỉ có thể soi sáng ra một tấc vuông.

Ba người một quỷ lui đến bên cạnh Hoàng tuyền, thuyền nhỏ vừa hay cập bờ.

Bùi Lăng và "Mạc Lễ Lan" không hề dừng lại, lui về đạp vào thuyền nhỏ.

"Mặc Côi" và "Họa" cũng thế.

Bọn họ vừa đứng vững trên thuyền, thuyền nhỏ lập tức di chuyển, nó tự phát lướt tới chỗ sâu trong U Minh.

Chẳng mấy chốc, trên bờ vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, xung quanh đều là dòng nước cuồn cuộn, nước sông màu vàng đục âm u lạnh lẽo, sương mù lúc đậm lúc nhạt, che đậy tầm mắt, không phân rõ phương hướng.

Không bao lâu, thuyền nhỏ đột nhiên rung lên một cái, gần như muốn ném tất cả hành khách xuống.

"Mặc Côi" lập tức cảnh giác, ngay sau đó nàng thấy từng quỷ thủ xanh đen gầy yếu duỗi ra từ trong nước sông, bắt lấy mép thuyền nhỏ!

Cùng lúc đó, toàn bộ bên trong Hoàng tuyền mở ra từng mắt dọc huyết sắc, trừng trừng nhìn về phía sinh linh trên thuyền.

Sương mù quanh mình vẫn âm u lạnh lẽo, lần lượt từng bóng dáng lặng yên hiện ra. Những bóng dáng này có tay áo bồng bềnh, dáng vẻ phóng khoáng; có thanh sam lỗi lạc, đạo cốt tiên phong; có tóc ngắn lưu loát, tinh anh bưu hãn; có giáp trụ tươi sáng, hành động trầm ổn; có áo bào trắng vòng vàng, tà dị phong lưu; có áo bào trắng đơn bạc, âm u lạnh lẽo lộng lẫy...

Chính là "Thùy Vũ", "Tượng Tái", Ngân Khương, "Trúc Thất", "Linh Chất", "Hoài Phố"... Ngoài ra, còn có rất nhiều nhân tộc, dị tộc, yêu tộc.

1110 chữ

Chương 2830: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (5)

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt "Mặc Côi" đột nhiên thay đổi.

"Thùy Vũ" và "Tượng Tái" sáu mươi bốn kiếp lại đã vẫn lạc!

Suy nghĩ chưa dứt, tất cả bóng dáng đều lộ ra ý cười vô cùng quỷ quái, phiêu đãng hội tụ về phía thuyền nhỏ.

Hành cung bạch cốt.

Máu tươi chảy xuôi đầy đất, lập gông đã bị dìm ngập non nửa.

Trong hành cung trắng đục, tiếng nhấm nuốt "két", "két" nối liền không dứt.

Bùi Lăng còn đang trong hệ thống uỷ thác.

Máu tươi trộn lẫn bọt thịt cùng di cốt trượt xuống vạt áo, lại ăn xong một cái đầu, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đột nhiên chậm rãi quay đầu một lần nữa.

Cảnh tượng quanh mình đã bắt đầu nhạt lại, lại một lần nữa trở nên vô cùng chân thực!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại quay đầu ngay ngắn, xé rách đầu cánh tay mới tiếp theo từ trên người "Quyệt"...

Răng rắc... Răng rắc... Răng rắc...

Bùi Lăng ăn từng ngụm, vị ngon cực hạn như pháo hoa nổ tung, không ngừng bắn ra trên đầu lưỡi hắn.

Mặc dù hắn đã ăn rất no nhưng vẫn cảm thấy món ngon như này, ăn trăm lần không ngại. Bắt đầu từ khi dùng hệ thống uỷ thác, "Quyệt" này đã bị hắn ăn thật lâu. Không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của đối phương lại như vô cùng vô tận, vẫn ăn không hết! Nếu cứ tiếp tục như vậy, hệ thống không biết dừng lại... Rất có thể "Quyệt" này sẽ khiến hắn bể bụng mà chết!

Lúc này, trong đầu Bùi Lăng đột nhiên lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 8.0 [tiên lộ bản chung cực] hoàn tất thăng cấp!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần.

Đây là hệ thống thăng cấp sau khi tu vi của hắn đột phá Đại Thừa.

Ngày đó hắn độ xong tất cả đạo kiếp ở vực ngoại hư không Bàn Nhai giới, tu vi đột phá tới Đại Thừa kỳ, hệ thống bắt đầu thăng cấp.

Mỗi lần hệ thống thăng cấp, cần thời gian gần mười ngày đến nửa tháng.

Sau khi tu vi của hắn đạt tới Đại Thừa, tính cả số ngày ổn định cảnh giới, giao dịch hội thăng tiên ba ngày, cùng tiến vào năm tháng hồng hoang, nán lại mấy ngày nay... Thời gian chênh lệch không nhiều vừa vặn mười ngày...

"Leng keng! Lần thăng cấp này là (tiên lộ bản chung cực], hệ thống mở ra hình thức hồng hoang cho ngài...

"Leng keng! Hình thức hồng hoang, phát động ba đầu chi nhánh thăng tiên...

"Chi nhánh thăng tiên một: Mười mặt trời giữa bầu trời..."

"Chi nhánh thăng tiên hai: Tranh đấu ván cờ...

"Chi nhánh thăng tiên ba: Thiên đạo chính thống."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] hết lòng trung thành phục vụ ngài, hệ thống của ngài càng thêm trí năng"

Nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, chi nhánh thăng tiên?

Hệ thống lần này thăng cấp không phải công năng, mà là chi nhánh thăng tiên gì đó này... Ý là, chỉ cần hắn hoàn thành chi nhánh, cho dù không leo lên Kiến Mộc, cũng có thể thành tiên?

Thế nhưng, ngoại trừ (Chi nhánh thăng tiên hai: Tranh đấu ván cờ], ý trên mặt chữ chắc chắn có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục, hai đầu chi nhánh thăng tiên khác lại là có ý gì?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lại lấy ra một cái đùi dữ tợn đáng sợ bỏ vào miệng.

Hoàn cảnh quanh mình đột nhiên nhạt lại.

"Tư Hồng Khuynh Yến" cũng bắt đầu trở nên vô cùng hư ảo.

"Phệ Tâm Quyệt" lại muốn chạy trốn!

Lúc này, Bùi Lăng lập tức quay đầu một lần nữa.

Hắn đã quay lại nửa cái đầu, gần như thấy đằng sau.

Nhưng lần này "Phệ Tâm Quyệt" lại không hề có ý dừng lại một chút nào, dường như Bùi Lăng có quay đầu thật, nó cũng muốn bứt ra rời đi!

Nó đã bị nhân tộc này ăn mấy trăm phân thân!

Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ bản thể của nó cũng bị đối phương nuốt sạch sẽ!

Khí tức của "Tư Hồng Khuynh Yến" đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa, tà ác... Sau đó nhanh chóng chui vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, hành cung bạch cốt ầm vang đổ sụp, huyễn cảnh hoàn toàn biến mất không thấy! Sương mù ảm đạm như vô cùng vô tận mãnh liệt trào tới, nước sông cuồn cuộn quanh quẩn bốn phía.

Trong nháy mắt Bùi Lăng về tới U Minh, sự lạnh lẽo như nước thủy triều cuồn cuộn ăn mòn. Thuyền nhỏ thoải mái tiến lên như sẽ lật úp trong nước hoàng hà vẩn đục vô tận này bất cứ lúc nào.

Khí thế quanh người Bùi Lăng liên tục tăng lên, Huyết Sát tăng vọt, vô số xúc tu, dấu tay, con ngươi, tơ máu... Nhanh chóng tới lui, trong chớp mắt tách ra sương mù bốn phía.

Ý hỗn loạn, tà ác, bạo ngược như thực chất, khiến cảm giác âm u lạnh lẽo không ngừng ăn mòn mà đến cũng lui bước.

Một loại thời cơ không ngừng lên cao, không ngừng lột xác quanh quẩn không đi trong lòng hắn, dường như trong nơi tối tăm có lực lượng gì đó thúc giục hắn lập tức bước vào một phương thiên địa hoàn toàn mới. Rầm rầm rầm...

Từng đạo thuật pháp, thần thông như cuồng phong như mưa rào, bắn mạnh về phía thuyền nhỏ đang không ngừng tới gần.

Lại có vô số nhánh hoa sinh sôi ra từ mặt sông, sợi rễ trắng nõn như lăng la cao lớn, quấn lấy, xoắn lấy quỷ vật đang lay động dưới đáy nước.

Mái tóc dài của "Mặc Côi" phất phới, ống tay áo bay múa đang nhanh chóng ra tay, chiến đấu hừng hực với rất nhiều quỷ vật vây công thuyền nhỏ.

Cùng lúc đó, "Họa" nhắm nghiền hai mắt, pháp quyết trong tay biến ảo, cố gắng duy trì sự cân bằng của thuyền nhỏ.

1102 chữ

Chương 2831: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (6)

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ ăn quá độ, sắp thành tiên...

"Leng keng! Kiểm tra ra đạo thể ký chủ khuynh hướng hỗn độn, sắp trở thành tàn tiên..

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu cân bằng hỗn độn dư thừa cho ngài.."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng ngẩn ngơ, hiện tại hắn có Chung Quỳ Liệt ban thưởng quan, tu vi đã là tiên nhân tạm thời!

Nhưng tiếng nhắc nhở này của hệ thống...

Lấy cảnh giới tiên nhân hiện tại của hắn, cũng không thể cân bằng hỗn độn dư thừa trong cơ thể? Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã bị hệ thống điều khiển đưa tay đặt trên vai "Mạc Lễ Lan" bên cạnh, cuồn cuộn Ầm.u lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Đều trút xuống cơ thể "Mạc Lễ Lan", theo khí tức hỗn độn chuyển di, Bùi Lăng dần khôi phục như thường.

"Mạc Lễ Lan" nhắm nghiền hai mắt, bào phục quanh người không gió mà bay, đủ loại cảnh tượng tà ác, quái đản hiện ra quanh người hắn.

Nhưng chẳng mấy chốc trạng thái của "Mạc Lễ Lan" nhanh chóng bình phục.

Nàng da trắng như tuyết dung mạo như hoa, khí chất mềm mại, trông hoàn mỹ không một tì vết, tu vi lại như tiến thêm một bước.

Lần này, từ đầu tới đuôi hệ thống đều không sử dụng [Thỉnh Tiên Thuật 1...

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn không do dự chút nào, lập tức rộng lớn nói: "Ngủ!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả quỷ vật quanh thuyền nhỏ đột nhiên yên tĩnh lại.

"Thùy Vũ", "Tượng Tái", "Linh Chất", "Hoài Phố", Ngân Khương... Đều nhắm mắt lại, chìm vào nước sông màu vàng đục từng chút một.

Xoat...

Đạo khí huyết sắc chém ngang mà qua, nơi đi qua vạn vật tịch diệt, vô số quỷ vật như cây lúa bị liêm đao cắt đổ, ầm vang sụp đổ, trong chớp mắt vỡ vụn thành nbột mịn, rơi vào trong nước sông!

Thấy Bùi Lăng đã tỉnh táo, lại chỉ dùng hai chiêu đã giải quyết tất cả quỷ vật, "Mặc Côi" cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp lại có tiên vị gia trì, tất nhiên thực lực đã cường đại như thế!

Suy nghĩ xoay chuyển, nàng lập tức hỏi: "Ngươi thế nào?"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Vừa rồi đang kiểm tra một môn tiên thuật, hiện tại đã không có chuyện gì"

"Kính xin Mặc Côi tiền bối đi nghỉ trước"

"Tiếp theo, cứ giao nơi này cho ta"

"Mặc Côi" nhẹ gật đầu, mặc dù hiện tại nàng có tiên vị gia thân, nhưng đối phó những quỷ vật như vô cùng vô tận này cũng tiêu hao khá nhiều tiên lực.

Nếu bây giờ Bùi Lăng đã tỉnh táo lại, tất nhiên nàng phải nắm bắt thời gian khôi phục tiên lực, giữ lấy trạng tháiđỉnh phong.

Thế là, nàng lập tức đi vào buồng nhỏ trên tàu, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.

Lúc này, "Họa" trầm giọng nói: "Thuyền ngừng!"

Bùi Lăng nhanh chóng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Họa" lắc đầu, nói: "Không biết"

"Nơi này là Hoàng tuyền"

"Chúng ta không chèo nổi chiếc thuyền này!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, tình cảnh trước mắt khiến hắn nhớ tới tình hình sau cánh cửa thứ ba trong truyền thừa của "Chú" ở tạo hóa chi địa lúc trước.

Lúc trước hắn cũng thông qua một con thuyền nhỏ tương tự, từ một gian dịch trạm tiến về một gian dịch trạm khác... Mỗi lần ngồi lên thuyền nhỏ đều sẽ đạt được một cái đèn lồng có ánh lửa sâu kín.

Bây giờ nghĩ lại, kia hẳn là "Chú" bắt chước Hoàng tuyền đã từng, để bố trí truyền thừa người chết.

Hoàng tuyền độ thuyền, ánh lửa trong đèn lồng chính là chân hỏa trên người bọn họ bây giờ...

Thế nhưng, "Họa" cũng giống "Chú" đều là cấm kỵ U Tố mộ.

Hiện tại thứ mà "Họa" không biết, chắc chắn trong truyền thừa của "Chú" cũng không có!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía đầu thuyền. Chẳng biết từ lúc nào, đầu thuyền đã có thêm một bóng dáng ảm đạm.

Hắn ta loại người, trên đầu đội một cái nón lá rộng như mái hiên nhà, cái nón tạo ra bóng tối nặng nề hoàn toàn che đậy khuôn mặt, trên người khoác một bộ áo tơi, kín kẽ chặn lại tất cả thân hình.

Một cánh tay hoàn toàn giấu ở trong tay áo rộng, nắm lấy một cái mái chèo thuyền màu trắng đục, mũ rộng vành hơi nhếch lên, hai con ngươi màu xanh tối nhìn về phía ba người một quỷ, tiếng nói khàn khàn: "Mấy vị muốn đi nơi nào"

Nghe vậy, Bùi Lăng không lập tức trả lời, sau khi hệ thống uỷ thác kết thúc, hắn cũng đã quay thân thể lại hướng về điểm sáng giống đầu.

Hiện tại bóng dáng ảm đạm này đứng ngay phía trước hắn, thoạt nhìn hắn ta như là người chèo thuyền của chiếc thuyền nhỏ này.

Dường như từ lúc vừa bắt đầu đã ở trên thuyền...

"Họa tiền bối, phải trả lời thế nào?" Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm hỏi.

"Họa" nhìn chằm chằm bóng dáng người chèo thuyền kia, không quá chắc chắn truyền âm nói: "Không biết. "Cứ chờ một chút, xem tình huống lại nói"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt không cần phải nhiều lời nữa.

Trên thuyền nhỏ lập tức chìm vào sự im lặng, dòng nước đục vàng xung quanh chảy xiết, trong tiếng cuồn cuộn, khí tức âm hàn tràn ngập.

Trên mặt sông, sương mù bốc lên lúc đậm lúc nhạt, phiêu đãng như lụa.

Người chèo thuyền cũng không nói một tiếng nào, chỉ giữ nguyên dáng vẻ hướng mặt về phía Bùi Lăng, dường như còn đang chờ đợi ba người một quỷ đáp lại.

1109 chữ

Chương 2832: U Minh chi chủ!

Thân thuyền nhẹ nhàng rung chuyển ở trên mặt nước, chập chờn ra từng vòng gợn sóng.

Mặt sông gợn sóng lăn tăn, tốc độ chảy mau lẹ nhưng thuyền nhỏ vẫn dừng lại chỗ cũ, không hề có ý di chuyển.

Đôi bên giằng co khoảng một nén nhang, tất cả bình yên vô sự, không có bất kỳ chuyện bất ngờ gì xảy ra.

Lúc này, "Họa" đột nhiên truyền âm nói: "Thuyền vẫn không nhúc nhích"

"Chức trách của vị trước mắt chắc là điều khiển chiếc thuyền nhỏ này "Cứ không trả lời, chúng ta không có việc gì nhưng sẽ bị nhốt ở trong Hoàng tuyền mãi"

"Bây giờ muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đưa ra một phương hướng"

"Tiếp tục đi về sau, là chỗ sâu trong U Minh"

"Hướng phía trước là rời khỏi U Minh"

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, lần này hắn tiến vào U Minh là vì tìm kiếm "Không Mông" tiền bối.

Hiện tại vị trí của "Không Mông" tiền bối vẫn ở nơi xa đằng sau.

Loại này tình huống, tất nhiên là phải đi vào chỗ sâu trong U Minh...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn qua người chèo thuyền, nhanh chóng nói: "Đi chỗ sâu trong U Minh"

Người chèo thuyền kia lập tức âm u lạnh lẽo đáp: "Được"

Nói xong, khẽ khom người xuống, bắt đầu vung mái chèo thuyền màu trắng bệch.

Rầm rầm...

Nước sông màu vàng đục bị kích thích, trút xuống từ trên mái chèo thuyền, bắn tung toé ra một đám giọt nước trên mặt sông.

Chỉ một thoáng, hàn ý càng sâu, sương mù mờ mịt.

Thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển về phía sau.

Trên mặt sông phản chiếu cái bóng mơ hồ không rõ.

Con thuyền như lá, Bùi Lăng, Kế Sương Nhi, "Mặc Côi" và "Họa" đều đứng đưa lưng về phía chỗ sâu trong U Minh.

Đầu thuyền trống rỗng, cái gì cũng không có.

Cảm giác lạnh lẽo như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt.

Tử khí dày đặc gào thét cuốn tới, cảnh tượng quanh mình ảm đạm.

Hoàng tuyền to lớn, cuồn cuộn chảy xuôi.

Ngón núi lớn cao ngất dần treo lủng lẳng, cứ như thạch nhũ liên miên, uy áp vô hình như lưỡi dao to lớn, phong mang như đao, như muốn cắt toàn bộ mặt sông thành vài khúc.

Sát khí lạnh thấu xương đập vào mặt, thuyền nhỏ như một con cá bơi lội, tới lui giữa lưỡi đao.

Soạt... Soạt...

Theo con thuyền tiến lên, bóng tối của ngọn núi lớn dần nhạt lại.

Chẳng mấy chốc, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm trên nước.

Sau khi tới gần mới phát hiện, đó là vô số sợi tóc treo lủng lẳng xuống.

Không biết đến từ chỗ nào, đen nhánh như mực, rậm rạp như hải tảo, từng tia từng sợi trải rộng toàn bộ mặt sông này.

Giữa sợi tóc có bóng dáng đỏ trắng lay động hiện ra.

Từng đôi mắt sáng tối chập chờn nhìn về phía thuyền nhỏ.

Người chèo thuyền tiếp tục điều khiển thuyền nhỏ, chui thẳng vào trong đó.

Dường như tiến vào một đỉnh màn.

Sợi tóc cực kỳ ngoan ngoãn chia ra hai bên, nhường ra một con đường cho thuyền nhỏ.

Cảm giác lạnh lẽo lập tức trở nên mạnh mẽ.

Sương tuyết màu xám đen lập tức xuất hiện trên thuyền nhỏ, men theo thân thuyền không ngừng leo trèo, chẳng mấy chốc cả chiếc thuyền nhỏ đều bị sương tuyết xám đen dày đặc bao bọc từng tầng.

Trên mui đen rủ xuống nhũ băng có dài có ngắn.

Cả chiếc thuyền như có thêm một cái xác băng to lớn, chìm vào trong nước không còn mấy phần, có vẻ đặc biệt cồng kềnh.

Ngay lúc trong lòng ba người một quỷ còn đang cảnh giác, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, phía trước hơi sáng lên, lại đã thông qua khoảng sợi tóc như rừng rậm này.

Từng bóng dáng hồng y, áo trắng dừng bước trong sợi tóc, vô số đôi mắt trợn lên, yên tĩnh đưa mắt nhìn thuyền đi xa.

Lại như cũng không làm gì.

Soạt... Soạt...

Khắp nơi yên ắng, chỉ có tiếng nước thỉnh thoảng vang lên, làm người ta sợ hãi.

Trong giây lát, có hài cốt to lớn hiện ra từ trong sương mù.

Những hài cốt này quy mô to lớn, không biết nó nhô ra từ dưới đáy Hoàng tuyền sâu bao nhiêu.

Dường như là từng dãy núi hoặc hòn đảo, chi chít khắp nơi trên mặt sông bát ngát.

Hình dạng hài cốt quái đản, khó mà nhìn ra tộc quần khi còn sống.

Sương mù ảm đạm quanh quẩn, càng có vẻ trắng đục đáng sợ.

Thuyền nhỏ đi qua bên trong, trong lúc im hơi lặng tiếng trên tất cả hài cốt lộ ra mặt nước có từng con quạ đen đứng ở đó.

Chúng nó lạnh ngắt, toàn thân như mực, đôi mắt lại trắng bệch tử ý nặng nề, như hài cốt biến thành.

Bọn chúng yên tĩnh đứng trên di cốt đã tồn tại vô số năm tháng, lít nha lít nhít con mắt đều nhìn qua thuyền nhỏ.

Theo thuyền thông qua, con chim đều nhịp di chuyển đầu.

Giống như những bóng dáng đỏ trắng vừa rồi, bọn chúng cũng không làm gì.

Chỉ là vỏ bọc băng sương màu xám đen trên thuyền nhỏ như lại dày đặc hơn mấy phần.

Nước sông màu vàng đục đã làm boong thuyền ướt sũng, nếu không phải có tầng băng ngăn cách, gần như đã thấm đến bàn chân của ba người một quỷ.

Soạt... Soạt... Người chèo thuyền vung mái chèo thuyền, rời đi khoảng hài cốt này, tiếp tục xuất phát đến nơi xa. Hàng ngàn hàng vạn con quạ màu mực lạnh ngắt yên tĩnh đưa mắt nhìn, hồi lâu sau mới hoàn toàn chui vào sương mù.

Sương mù khôi phục như thường, dừng như từng cảnh vừa rồi đều là huyễn ảnh.

Bóng đen to lớn lan tràn ra từ chỗ sâu, như là hung thú mở to cái miệng thú, muốn một ngụm nuốt thuyền nhỏ vào.

Thuyền nhỏ như mũi tên nhanh chóng tiến lên, lao về phía nó...

U Minh.

Hoàng tuyền cuồn cuộn, sương mù tràn ngập.

Từng chiếc thuyền nhỏ mui đen xuất hiện trong sương mù, gợn sóng trùng điệp phá mở mặt sông bình tĩnh như là bầy cá hội tụ.

1103 chữ

Chương 2833: U Minh chi chủ! (2)

Cơn gió lạnh kêu khóc, đưa tới mùi tanh nhàn nhạt như mùi lúc sinh linh bị giết mổ.

Rầm rầm... Tiếng nước to lớn, vô số thuyền nhỏ tiến về phía sau với tốc độ cao, trên mỗi một chiếc thuyền nhỏ đều có từng bóng dáng nhân tộc đang ngồi. Những nhân tộc này đều mặc kim giáp, phía trên giáp trụ có chân hỏa cháy hừng hực.

Bọn họ mặt hướng đường ra, lưng quay về U Minh, ý hoàn mỹ như thực chất, khí tức mờ mịt cao xa không ngừng xua tan tử khí và sự âm u lạnh lẽo bay lên bốn phía.

Đầu thuyền mỗi một chiếc thuyền nhỏ đều có một nhân tộc kim giáp đứng, hai tay bọn họ nắm vào hư không, hơi khom người như cầm cái gì đó, có thể dùng sức bất kỳ lúc nào.

Trên mặt nước sông vàng đục có từng vòng gợn sóng làm cái bóng mơ hồ vỡ nát, bóng dáng đầu thuyền đều là loại người, đầu đội nón lá rộng như mái hiên nhà, vành nón phủ xuống bóng tối nặng nề che đậy khuôn mặt, khoác áo tơi che lại thể xác.

Hai tay giấu trong tay áo lớn, nắm lấy một mái chèo thuyền trắng đục, mái chèo thuyền chui vào mặt sông như sẽ vung lên bất cứ lúc nào.

Ầm!

"Tôn" cảm nhận được thuyền tiến lên, khóe mắt liếc qua trái phải.

Trên chiếc thuyền này của hắn ta, lúc này tính cả hắn ta là có năm bóng người.

Một nhân tộc áo gai tóc xõa một mình đứng ở đầu thuyền, khom người, nắm vào hư không, không nhúc nhích.

Bốn người còn lại thì chen ở đuôi thuyền.

"Cô Miểu" và "Không Mông" đều ở trong đó.

Sau khi Ngân Khương, "Tượng Tái" và "Thùy Vũ" vẫn lạc, bọn họ được "Tôn" mời vào trong đội ngũ của hắn ta.

Hiện tại trên đoạn đường này đã phối hợp rất ăn ý.

Lúc này không cần "Tôn" mở miệng nhắc nhở, đều vẻ mặt cảnh giác, cơ bắp căng chặt từng khúc, chuẩn khai chiến bị bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, cái bóng trong nước chập chờn, lại có thêm một vòng bóng đen vô cùng mau lẹ, nó mở ra cái miệng lớn mọc đầy răng nhọn trắng đục, cắn một cái vào đầu bốn người ở đuôi thuyền!

Trên thuyền, "Tôn" nhận ra cái gì đó lập tức ra tay, côn sắt phá vỡ hư không, phát ra tiếng gào thét sắt bén hung hăng đập về phía hư vô trên đỉnh đầu bọn họ.

Ô! !!

Côn sắt không chút ngăn trở vẽ qua, dường như cũng không đụng phải cái gì, lại có một tiếng kêu rên nặng nề vang lên, âm u lạnh lẽo sâm nhiên, đầy oán giận.

Cái bóng trong nước đong đưa, một vòng vết máu màu đỏ sậm hiện ra, nhanh chóng tràn ngập, tản vào đục vàng.

Ngay sau đó, trong vết máu duỗi ra từng cánh tay trắng bệch nhỏ bé yếu ớt, dường như nhánh cây bị tùy ý bẻ gãy, lại như tiếng chân sâu bọ nhao nhao chộp tới cái bóng thuyền nhỏ và người trên thuyền.

Chỉ có điều, bọn chúng vừa có hành động, còn chưa kịp chạm đến thuyền nhỏ và bóng người đã bị lít nha lít nhít kiếm khí, thuật pháp cùng chân hỏa nuốt hết.

Lại là "Cô Miểu", "Không Mông" cùng tên tu sĩ nhân tộc còn lại, tất cả đều kịp phản ứng, nhanh chóng gia nhập chiến đấu!

Rầm rầm rầm...

Sau một trận kịch chiến như mưa, tất cả quỷ thủ, tính cả vết máu đều tan thành mây khói như chưa từng xuất hiện.

Dòng nước đục vàng khôi phục tốc độ chảy, trong cái bóng đong đưa vỡ nát, cảnh tượng uốn lượn, ngoại trừ quần áo của bóng dáng đầu thuyền, không còn chút khác thường nào nữa.

"Tôn" tiếng nói trầm thấp: "Sắp đến nơi "Tiếp theo sẽ càng ngày càng nhiều trận chiến!"

"Cô Miểu", "Không Mông" cùng hai gã tu sĩ nhân tộc khác đều khẽ gật đầu.

Hiện tại bọn họ đều có tiên vị gia thân, thực lực không phải bình thường có thể so sánh, chỉ cần không bị "Quyệt" tìm được cơ hội, những quỷ vật trong Hoàng tuyền này không ngăn được bọn họ!

Nghĩ đến đây, "Cô Miểu" lập tức hỏi: "Sau Hoàng tuyền là nơi nào?"

"Chúng ta cần phải chú ý thứ gì?"

"Tôn" trầm giọng nói: "Sau Hoàng tuyền là U Minh chân chính "U Đô mười ba thành!"

"Đến lúc đó, chờ đợi vương mệnh"

"Hiện tại điều duy nhất cần phải chú ý là phải để lại một người trên mỗi chiếc thuyền này "Không Mông" nhanh chóng hỏi: "Tiền bối, đây là vì đến lúc đó có đường về?"

"Tôn" lắc đầu, từ tốn nói: "Không"

"Lần này thảo phạt U Minh, thắng, làm thế nào cũng có thể trở về."

"Thua, chỉ là toàn quân bị diệt!"

"Để lại một người không phải là vì đường lui, mà là vì tranh đoạt tiên chức người đưa đò!"

Tiên chức người đưa đò?

"Cô Miểu" và "Không Mông" nghe vậy đều khẽ giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, hai người nhanh chóng liếc nhau, "Không Mông" lập tức mở miệng, hỏi lần nữa: "Xin hỏi tiền bối, như nào là tiên chức người đưa đò?"

Chín môn phái lớn Bàn Nhai giới đều có thể kết nối với thượng giới.

Tất nhiên có hiểu biết với việc tiên chức.

Sau khi thành tiên, tiên nhân có tiên chức cùng tiên nhân không có tiên chức chênh lệch cực lớn, thậm chí như một trời một vực! Mặc dù đây là tiên chức trong năm tháng quá khứ, nhưng chỉ cần phù hợp cũng có thể tranh một trận!

"Tôn" bình tĩnh giải thích: "Người sống muốn đặt chân vào U Minh, cần trải qua ba tầng khảo nghiệm"

"Dẫn Phù Tang chân hỏa, chiếu rõ U Đồ; sau đó độ Hoàng tuyền, mở ra Minh thị; lúc ra vào đều cần nhớ kỹ đối mặt sinh quay lưng chết, đã sẵn sàng Bất Quy "Con sông dài trước mặt là Hoàng tuyền"

"Chúng ta không thể điều khiển con thuyền Hoàng tuyền"

"Chỉ có người đưa đò có thể điều khiển, có thể qua lại sinh tử"

"Hiện tại, Hạt đứng ở đầu thuyền chính là người đưa đò của chiếc thuyền nhỏ"

1100 chữ

Chương 2834: U Minh chi chủ! (3)

"Hiện tại chúng ta có thể an toàn đến nơi đây là vì Hạt chiếm dụng tiên chức đưa đò"

"Nếu người đứng trên chiếc thuyền này là người đưa đò chân chính...

"Vậy chúng ta phải đối mặt với tình huống không phải dễ dàng như hiện tại!"

Nghe vậy, "Cô Miểu" và "Không Mông" lập tức hiểu rõ, phần tiên chức này tương đương với phụ trách qua lại hai giới sinh tử.

Chỉ có điều hậu thế đã không có U Minh.

Tất cả biểu tượng tử vong đều do hai vị cấm kỵ U Tố mộ và Quỷ Tang chưởng quản...

Ngay lúc bọn họ nói chuyện, trong cái bóng xuất hiện càng ngày càng nhiều vật quái đản.

Có đoàn lớn rong tảo như tóc dài quấn quanh, lặng yên hiện ra, sau đó từng tia từng sợi ám ảnh như là từng tấm lưới lớn mở ra, chụp vào toàn bộ thuyền.

Lại có vô số móng vuốt bạch cốt nhiều như rừng, chụp vào thuyền nhỏ.

Còn có dây leo đỏ hồng rủ xuống như thác nước, như muốn bao phủ cả thuyền nhỏ và bóng người... Hộp kiếm trên lưng "Cô Miểu" vang lên rào rào, ánh sáng lạnh ra khỏi vỏ, thanh quang lạnh thấu xương vạch phá ảm đạm, kiếm khí rét lạnh gào thét nhét đầy phương thiên địa này, mang khí thế lôi đình vạn quân, gào thét chém xuống mặt sông!

Nước sông đục vàng bắn tung toé như mưa, dòng nước chảy xiết, một vết máu màu đỏ thẫm như suối phun có to có nhỏ, gần như đồng thời phun ra ngoài, nhuộm nước sông thành màu mực ngắn ngủi.

Cùng lúc đó, một tên tu sĩ nhân tộc khác ra tay, chân hỏa quanh người tăng vọt, đốt hư vô trên đỉnh đầu đám người.

Ánh lửa vàng ròng hừng hực, đột nhiên nhảy nhót trong hư vô, không ngừng thôn phệ tất cả những thứ có thể thấy trong tầm mắt của bọn họ. "Tôn" cầm côn sắt trong tay, nhìn chằm chằm cái bóng không ngừng lăn tăn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

"Không Mông" vung ống tay áo một cái, vô số nhánh hoa sinh ra từ mặt sông, sợi rễ trắng nõn chui vào nước sông, quấn quanh vạn vật.

Từng bóng đen hiện ra từ trong sông.

Dường như là cua bơi bầy cá, lít nha lít nhít quái đản từ dưới đáy nước sông, từ đằng xa, từ trong sương mù... Trùng điệp mà tới.

Bông tuyết màu xám đen bồng bềnh, từng chiếc thuyền nhỏ có băng sương lan tràn.

Đồ vật U Minh như vô cùng vô tận.

"Tôn", "Cô Miểu", "Không Mông"... Lập tức không nói gì, nhao nhao thi triển thủ đoạn rất nghiêm túc vùi đầu vào kịch chiến. Trong ồn ào không người lên tiếng, chỉ có ánh sáng của lít nha lít nhít thuật pháp, thần thông, kiếm khí, phù lục lấp lánh, chiếu sáng một góc ảm đạm.

Vết máu màu đỏ thẫm không ngừng hiện ra cái bóng, ngẫu nhiên cũng có máu mới của nhân tộc rơi vào trong nước, khiến vô số bóng đen điên cuồng tranh đoạt.

Tiếng động trầm đục không ngừng, nước sông đục vàng điên cuồng đong đưa, cái bóng phá thành mảnh nhỏ, móng vuốt trắng bệch, dây leo đỏ hồng, ám ảnh đen nhánh, quỷ hỏa u lam, mắt dọc xanh lét... Tất cả kỳ quái tăng vọt như thủy triều, bao vây từng chiếc thuyền, tính cả bóng người ở phía trên từng đoàn như không có cuối cùng.

Rầm rầm rầm...

Từng nhân tộc điên cuồng ra tay, công kích khó mà tính toán không ngừng đánh về mặt sông, hư vô.

Không biết qua bao lâu, người chết cuồn cuộn đột nhiên tan thành mây khói.

Trận chiến vô cùng kịch liệt vừa rồi như là bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, khắp nơi vắng vẻ.

Tất cả nhân tộc không do dự chút nào, lập tức nắm bắt thời gian khôi phục tiên lực.

Soạt... Soạt...

Nước trong Hoàng tuyền vẫn chảy xiết như trước, sương mù tán đi lộ ra mặt sông đục ngầu nhợt nhạt, trống rỗng.

Nhưng cái bóng trong nước cao ngất hùng hồn.

Mười ba tòa thành trì vô cùng cao lớn, yên tĩnh phản chiếu trên mặt sông to lớn!

Mười ba tòa thành trì này, mỗi một tòa đều nguy nga hùng tráng như là ngọn núi to lớn, đứng sừng sững trong cái bóng mênh mông.

Màu sắc thành trì như màu mực, sương mù ảm đạm như mây mù vùng núi tụ lại, quanh quẩn che đậy gần hết chi tiết.

Chỉ có cửa thành dữ tợn có thể thấy rõ ràng, đều u ám thâm thúy, quái đản kinh khủng như chất chứa vô tận quỷ quái. Thành trì chỗ xa nhất cũng là nơi trang nghiêm hiển hách nhất trong mười ba tòa thành trì, hình dáng cũng mơ hồ không rõ, trông như một tòa âm ảnh to lớn, lan tràn tất cả mặt sông xa xa, gần như muốn nuốt hết tất cả!

Trong thành trì, dòng nước róc rách, có ám ảnh như vật sống vặn vẹo nhúc nhích, dường như tùy thời tùy chỗ đều nhảy lên một cái, cắn nuốt người ta.

Trùng điệp thuyền bè bé nhỏ như ở trước mắt, lại như nhỏ giọt uốn lượn chảy xuôi, dưới thành trì hùng tráng như sâu kiến không chút thu hút.

Chỗ sâu nhất mười ba thành, U Đô thành.

Bóng tối to lớn bao trùm cả tòa thành trì, tĩnh mịch như thực chất, sương mù ảm đạm quanh quẩn như nước thủy triều.

Trung tâm thành trì có cung điện đen nhánh, nguy nga liên miên, yên tĩnh phủ phục.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây.

Một đôi mắt dọc đỏ hồng đột nhiên mở ra.

Cái mắt dọc kia cao tới trăm trượng như ngọn đuốc to lớn, chớp mắt chiếu sáng quảng trường rộng lớn.

Chỉ thấy trên quảng trường trống rỗng có ba bóng dáng u ám chậm rãi đi tới.

Ba bóng dáng này toàn thân tử khí nặng nề, người khoác áo bào đen, phía dưới mũ trùm trống rỗng, chỉ có âm khí dày đặc như thực chất.

Chính là người chết tham gia Vạn tiên hội trước đó.

1111 chữ

Chương 2835: U Minh chi chủ! (4)

Ba tên người chết đi dọc theo quảng trường, hơi ngẩng đầu nhìn về phía mắt dọc.

Chủ nhân mắt dọc khổng lồ uốn lượn, lân phiến tinh mịn và đỉnh đầu sắc bén chiếu rọi lẫn nhau, ánh sáng lấp lóe trong bóng tối rợn người.

Thể xác loại rắn lại như Long, hiện lên hình dạng cửu khúc, uốn lượn nấn ná, bao quanh cả tòa cung điện.

"Chuyện gì?"

Tiếng nói như sấm rền ầm ầm vang lên.

Ba tên người chết dừng bước chân, nhẹ nhàng gật đầu về phía mắt dọc.

Tên người chết cầm đầu tiếng nói u lãnh: "Vạn tiên hội đã kết thúc"

"Chúng ta muốn bẩm báo tình huống tiên hội với Ngô chủ"

"Cùng ý chỉ của Ly La tiên tôn"

Mắt dọc yên tĩnh quan sát bọn họ.

Trong giây lát, thể xác khổng lồ xê dịch như nước chảy, mắt dọc "bay" sang bên cạnh, nhường ra con đường.

Sương mù phía sau đột nhiên tản đi, một cánh cửa ra vào vô cùng nguy nga, sâm nhiên đứng sừng sững Cánh cửa kia đều dùng độc lâu, ngàn vạn tộc quần đều ở trong đó!

Màu sắc trắng đục đã sinh ra vết mực, như đã trải qua vô số năm tháng.

Có vết máu lan tràn trong đó, hốc mắt đen nhánh quỷ hỏa dập dờn.

Khí tức âm u lạnh lẽo cũng thành thực chất, bông tuyết xám đen cuồn cuộn giáng xuống như muốn đông kết hồn phách.

Cửa ra vào đã mở ra, bên trong tối tăm sâu không thấy đáy.

Tĩnh mịch lạnh băng.

Ba tên người chết bước nhanh đến phía trước, không do dự chút nào đi vào.

Bọn họ lập tức tiến vào một mảnh bóng tối thuần túy.

Không có trên dưới trái phải, không có bất kỳ cảnh tượng gì, thậm chí không cách nào suy nghĩ... Tất cả quanh mình đều là bóng tối.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé đơn điệu quanh quẩn trong bóng đêm, trong vô thức bọn họ cất bước trên một đầu hành lang cao lớn.

Hai bên hành lang cốt trụ như rừng, từng ngọn đèn đuốc trắng bệch soi sáng ra cái bóng muôn hình muôn vẻ.

Ngoại trừ ba tên người chết, nơi đây vô cùng trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh và người chết gì khác.

Im ắng, cô tịch, lạnh băng.

Trong giây lát, ba tên người chết đi vào một tòa quảng điện hùng vĩ.

Toà quảng điện này vô cùng cao lớn, đỉnh điện như muốn chạm mây.

Vô số cốt trụ trắng đục che trời mà lên, có cành lá đen nhánh rậm rì đông đúc, rủ xuống từ đỉnh điện như là lều gấm, từng tầng rối tung.

Hoa cỏ đỏ hồng như máu, trắng đục như xương, xinh đẹp nở rộ ở hai bên quảng điện.

Bông hoa kia có nhụy màu mực, như tường vi, lại như huyết nhục sinh linh. Mùi ngai ngái nhét đầy cả điện.

Đỏ trắng đan xen nở rộ như thủy triều, bành trướng dưới 99999 bậc thềm son.

Thềm son màu mực như huyền thiết đổ xuống, mỗi một bậc đều có lít nha lít nhít vẫn triện huyết sắc bôi lên như nguyền rủa, như tai hoạ, như tử vong, như tai kiếp...

Vị trí cao nhất là một cái vương tọa khổng lồ như núi cao.

Vương tọa đen nhánh có đồ văn cổ xưa vàng ròng và đỏ hồng xen lẫn lưu chuyển trên đó.

Lúc này, một bóng dáng cao lớn ngồi ngay thẳng trên vương tọa.

Hắn ta loại người, đầu đội mười hai xoáy, khuôn mặt giấu sau sơ châu nhìn không rõ, huyền bào huân váy, mười hai chương văn chiếu sáng rạng rỡ, đai lưng ngọc oánh nhuận, ấn tín và dây đeo triện rủ xuống đầu gối. Uy nghiêm, to lớn, trang trọng, trang nghiêm, tĩnh mịch, âm u lạnh lẽo, rộng lớn..

Trong chớp mắt nhìn bóng dáng này, sự kính sợ, phục tùng, sùng bái khó mà hình dung lập tức xông lên đầu, dường như trong nơi tối tăm có lực lượng khó nói lên lời đang thúc giục gấp rút hạ bái.

Lại như sự tôn kính phát ra từ trong lòng, không kịp chờ đợi quỳ sát.

Cũng như nhỏ bé trông thấy vĩ đại, như muốn lập tức vứt bỏ tất cả, cố gắng trả giá đi theo...

Hắn ta tĩnh tọa ở đó, không có bất kỳ động tác gì, lại giống như vạn kết cục vật, là điểm cuối cùng của chúng sinh, người sống vô thức muốn đi đến trước chân hắn ta; người chết vô thức muốn quỳ gối bên dưới thềm son của hắn ta.

Đây là U Minh chi chủ!

Ba tên người chết không do dự chút nào quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói: "Bái kiến Ngô chủ!"

"Hiện có việc Vạn tiên hội, chúng ta không thể chuyên quyền"

"Làm phiền Ngô chủ, xin Ngô chủ thứ tội!"

Quảng điện yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng đáp lại gì.

Trên vương tọa, U Minh chi chủ không nhúc nhích.

Thấy U Minh chi chủ chưa từng giáng tội, người chết cầm đầu mới tiếp tục bẩm báo: "Thứ nhất là tìm kiếm tung tích thiên kiếp"

"Thứ hai là xử trí tiên nhân làm trái thiên cương"

"Hiện tại đã phát hiện manh mối thiên kiếp từ trong tay một nhân tộc"

"Tiên nhân làm trái thiên cương cũng bị xử trí rất nhiều.

"Nhưng mấy đại tộc không chịu ảnh hưởng"

"Ngoài ra, có một việc rất cổ quái"

"Lần Vạn tiên hội này có ba tên nhân tộc tham gia, lại có vị trí ghế cực kỳ cao"

"Ba tên nhân tộc tu vi không cao, lại cao ngạo phách lối "Lần này chúng ta tham gia Vạn tiên hội, Ly La tiên tôn chỉ nói hai chuyện"

"Không những ăn nói ngông cuồng muốn trảm Kiến Mộc, trảm Phù Tang, nô dịch Long tộc, hơn nữa tên nhân tộc cầm đầu còn làm trái thiên cương ngay trước mặt Tiên Tôn!"

"Có khả năng hắn không chỉ làm trái một đầu thiên cương"

"Trong bốn vị Tiên Tôn, một mức độ nào đó Ly La tiên tôn là hóa thân thiên đạo, chỗ thiên cương!"

"Làm trái thiên cương là làm trái Ly La tiên tôn!"

"Từ xưa đến nay, cho dù là thuộc hạ tâm phúc của Tiên Tôn xúc phạm thiên cương, cũng là kết cục thân tử đạo tiêu!"

1106 chữ

Chương 2836: U Minh chi chủ! (5)

"Nhưng ba tên nhân tộc kia không những bình yên vô sự, hai tên ăn nói ngông cuồng còn được Tiên Tôn tự mình đưa tiễn"

"Mặc dù tên nhân tộc cầm đầu bị Tiên Tôn đưa đi, nhưng nhìn ý của Tiên Tôn, chỉ sợ còn định giúp đỡ thành tiên...

"Tên nhân tộc kia thật sự cung cấp manh mối thiên kiếp"

"Nhưng chuyện này vẫn có nhiều điểm đáng ngờ, cực kỳ không bình thường"

"Hiện tại chúng tiên tự mình bàn tán ầm ĩ, đều không rõ ý chỉ thật sự của Ly La tiên tôn..

Nói xong, ba tên người chết duy trì dáng vẻ quỳ sát, yên tĩnh chờ đợi.

Trong quảng điện yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi, trên thềm son miện châu buông xuống, không có chút lay động nào.

Dưới thềm hoa cỏ hai màu đỏ trắng nở rộ như nước thủy triều, đỉnh điện cành lá uốn lượn, đại điện cao lớn, tĩnh mịch như mộ địa, từ đầu đến cuối không có bất cứ tiếng động gì.

Trong giây lát, ba tên người chết lập tức hiểu ý, U Minh chi chủ thích yên tĩnh.

Bọn họ không thể tiếp tục ở lại chỗ này quấy rầy...

Thế là, người chết cầm đầu dập đầu nói: "Ngô chủ vĩnh ninh, chúng ta cáo lui!"

Ba tên người chết đồng thời thi lễ, sau đó lặng yên rút lui.

Ngọn lửa trắng bệch yên tĩnh thiêu đốt, chiếu khắp quảng điện như vẽ, một ngọn cây cọng cỏ, một lương một trụ như ngưng kết.

Bên ngoài quảng điện.

Bộp, bộp, bộp...

Ba tên người chết chậm rãi đi ra từ bóng tối như thực chất, trong tầm mắt u ám bối rối, chỉ có một đôi mắt dọc to lớn lạnh lùng quan sát bọn họ.

Đợi bọn họ rời khỏi cung điện, bước vào quảng trường, mắt dọc bồng bềnh hạ xuống, một lần nữa chặn cửa vào. Lúc này, trong ba tên người chết, tên người chết ngoài cùng bên trái trầm thấp nói: "Có rất nhiều người sống xâm nhập U Minh"

Mắt dọc không nhúc nhích tí nào, tiếng nói như sấm rền vang lên: "Ta chỉ phụ trách bảo vệ Ngô chủ.

"Chuyện còn lại không muốn làm phiền!"

Ba tên người chết khẽ gật đầu, người chết ngoài cùng bên phải khàn giọng nói: "Việc nhỏ cỡ này, không cần kinh động Ngô chủ"

"Chúng ta tiến đến giải quyết là được"

Mắt dọc chậm rãi nhắm lại, không tiếp tục để ý tới bọn họ.

Ba tên người chết nhanh chóng xuyên qua quảng trường, lặng yên rời đi.

Hoàng tuyền cuồn cuộn, tiếng nước soàn soạt.

Bọt nước âm u lạnh lẽo nở rộ trên mặt sông, xoắn nát vô số cái bóng.

Sương mù nặng nề như màn che, che đậy tầm mắt.

Mặt nước vàng đục có gợn sóng từng tầng lan ra, một chiếc thuyền nhỏ chia nước rẽ sóng, lảo đảo lướt ra. Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa" đưa lưng về phía chỗ sâu trong U Minh, đứng ở đuôi thuyền, lấy mui đen ngăn cách, đầu thuyền có một người chèo thuyền khoác áo tơi đang đứng, hắn ta không ngừng vung lên mái chèo thuyền trắng bệch, điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên.

Lúc này toàn thân thuyền nhỏ bao bọc trong sương tuyết màu xám đen.

Màu sắc sương tuyết óng ánh sáng long lanh như thủy tinh màu mực không tì vết, khí tức âm hàn vô cùng nặng nề, từng tầng tảng băng ngã lao đầu xuống, xếp thành từng đống.

Sương mù quanh mình như thực chất, dường như là màn tơ trùng điệp, dày đặc chụp xuống.

Dọc theo con đường này, thuyền nhỏ trải qua rất nhiều nơi kỳ quái, cũng thấy được vô số bóng dáng lay động. Chỉ có điều, không có bất kỳ quỷ vật gì ra tay công kích bọn họ, cũng chưa từng gặp phải nguy hiểm gì khác. Không biết đi qua mảng sương mù đậm đặc này bao lâu, thời gian dần trôi qua, cảnh tượng bốn phía bắt đầu rõ ràng, sương mù giảm đi, nơi xa có bờ sông gập ghềnh, cheo leo hiện ra.

Soạt... Soạt... Soạt...

Người chèo thuyền lay động mái chèo thuyền, làm thuyền nhỏ cập bờ.

Ầm.

Một tiếng vang nặng nề, đuôi thuyền chạm tới vật thật, tiếng nói u lãnh của người chèo thuyền: "Có thể xuống thuyền"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức triển khai thần niệm, nhanh chóng phát hiện sau lưng là một mảnh lục địa hoang vu, không có một ngọn cỏ, lại có địa hình dốc đứng như từ vô số dãy núi tạo thành, tất cả dãy núi giăng khắp nơi, đều hội tụ về nơi xa.

Trong cảm giác mảnh lục địa này cực kỳ khổng lồ, căn bản không thăm dò được điểm cuối, nó tĩnh mịch, không có tung tích bất kỳ sinh linh hoặc người chết gì.

Cho Bùi Lăng một loại cảm giác quái dị không diễn tả được.

Hơn nữa, quân cờ đại diện cho "Không Mông" tiền bối và "Cô Miểu" tiền bối ở trong đầu hắn căn bản không ở chỗ này!

Trong tình huống này, hoặc là hai vị tiền bối này đi sai chỗ, hoặc là bên hắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không hề có ý xuống thuyền, lại nhanh chóng truyền âm hỏi: "Họa tiền bối, sau lưng chúng ta... Là chỗ sâu trong U Minh?"

"Họa" cũng không đứng dậy xuống thuyền, lập tức truyền âm trả lời: "Khí tức không giống U Tố mộ "Nhưng nơi này là hồng hoang, ta cũng không thể xác định"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người chèo thuyền, lạnh lùng nói: "Không đúng chỗ!"

"Chúng ta muốn đến chỗ sâu trong U Minh, không phải nơi này!"

Người chèo thuyền tiếng nói u lãnh, giọng điệu không hề dao động: "Có thể xuống thuyền Nghe vậy, Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa" lập tức biết tình huống không đúng, ba người một quỷ mắt sáng như đuốc nhìn về phía người chèo thuyền, khí tức quanh người liên tục tăng lên, đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến.

Lúc này, người chèo thuyền mở miệng lần thứ ba: "Có thể xuống thuyền"

Hắn ta vừa dứt lời, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn lập tức cúi đầu nhìn về phía mặt nước Hoàng tuyền.

1104 chữ

Chương 2837: U Minh chi chủ! (6)

Mặt sông đong đưa, cái bóng vừa đi vừa về tàn tạ và hoàn chỉnh.

Đã thấy dưới thuyền nhỏ trống rỗng, không có bất kỳ cái bóng gì.

Trên mặt sông nơi xa sương mù tung bay, cái bóng thuyền nhỏ đang nhanh chóng chạy tới sâu trong sương mù.

Trong cái bóng, đuôi thuyền lại có Bùi Lăng, Kế Sương Nhi, "Mặc Côi" và "Họa" đang ngồi.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trầm xuống, đó là bốn mệnh cách của bọn họ!

Người chèo thuyền này có vấn đề!

Không thể để mệnh cách đi xa!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức âm u lạnh lẽo, rộng lớn nói: "Nghịch!"

Tiếng nói vừa ra, quy tắc phương thế giới này lặng yên biến ảo.

Cái bóng thuyền nhỏ dọc theo quỹ tích rời đi, đảo ngược trở về từng chút một.

Nhưng ngay lúc này trong cái bóng, đầu thuyền vốn trống rỗng lập tức xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Người chèo thuyền nón lá áo tơi, cầm mái chèo thuyền trắng bệch trong tay nhanh chóng vung lên.

Thuyền nhỏ trong cái bóng thoáng ngừng lại rút lui, tiếp tục chậm rãi đi đến nơi xa.

Xoạt!

Một đạo đao khí huyết sắc đột nhiên chém ra.

Ánh đao như sương sượt qua thân thể người chèo thuyền trên thuyền nhỏ.

Đạo khí lướt qua như không có vật gì, người chèo thuyền đứng tại chỗ không nhúc nhích, như không chịu bất cứ thương tổn gì, tiếp tục u lãnh nói: "Có thể xuống thuyền"

Tiếng đã rơi, toàn bộ thể xác hắn ta đột nhiên chậm rãi nhúc nhích.

Lít nha lít nhít cái miệng mở ra từ trên thân thể, nón lá, áo tơi, mái chèo thuyền của đối phương.

Tiếng nói của vô số nam nữ lão ấu cùng nhau phát ra từ trong rất nhiều cái miệng: "Có thể xuống thuyền"

"Có thể xuống thuyền"

"Có thể xuống thuyền...

Tiếng nói bén nhọn chói tai, cao vút xé vải như thực chất chui vào sâu trong đầu ba người một quỷ!

Cùng lúc đó, cả chiếc thuyền nhỏ cũng mở ra hàng ngàn hàng vạn cái miệng thật to.

Tất cả cái miệng khép mở mấp máy: "Có thể xuống thuyền"

"Có thể xuống thuyền.."

Thuyền nhỏ hơi động một chút, lập tức lặn xuống Hoàng tuyền.

Từng cái vòng xoáy nhanh chóng sinh ra, hóa thành từng cái miệng cũng thúc giục nói: "Có thể xuống thuyền...

"Có thể xuống thuyền.."

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, Cửu Phách Đạo rào rào ra khỏi vỏ, trong hư vô trên đỉnh đầu hắn lập tức dâng lên một vòng trăng tròn huyết sắc.

Đỏ hồng như nước chiếu khắp phương thiên địa này.

Lúc này, "Họa" và "Mặc Côi" gần như đồng thời mở miệng: "Có lẽ cái bóng trong Hoàng tuyền mới là bản thể!"

"Công kích cái bóng trong Hoàng tuyền!"

Nghe vậy, Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đạo trong tay, ầm vang chém ngang ra.

Đao khí tung hoành gào thét như dòng lũ khuấy động, lại bao bọc cả người chèo thuyền trên thuyền, tính cả cái bóng người chèo thuyền trong Hoàng tuyền ở bên trong Lưỡi đao phá không rít gào, phương thế giới này lạnh thấu xương.

Trường đao đã ra, thiên địa thất sắc, vạn vật yên lặng. "Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Tiếng nói sâm nhiên lạnh lùng vang vọng U Minh.

Một vầng trăng khuyết huyết sắc lặng yên dâng lên trên đỉnh đầu người chèo thuyền.

Ngàn vạn đao ý ầm vang bộc phát từ trong cơ thể người chèo thuyền.

Vô số vết máu đỏ thẫm hóa thành đạo nhọn nhỏ bé hội tụ như dòng, chảy ngược vào vầng trăng khuyết, khiến nó nhanh chóng tròn. Trong chốc lát người chèo thuyền bị rút sạch thành một bộ túi da, thoáng cái chôn vùi, vầng trăng khuyết huyết sắc hòa vào trăng tròn trên đỉnh đầu Bùi Lăng, màu sắc oánh nhuận chiếu sáng phương này.

Thuyền nhỏ trong cái bóng lập tức trở lại dưới thuyền nhỏ... Thành công đoạt lại mệnh cách, Bùi Lăng đột nhiên hoảng hốt, mở mắt ra đã phát hiện mình đứng trên một chiếc thuyền nhỏ mui đen, dòng nước đục vàng cuồn cuộn không ngừng, nơi xa có sương mù lơ lửng như ẩn nấp lay động.

"Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa" ở bên cạnh đều giống hắn, mặt hướng về điểm sáng ở cửa vào, đưa lưng về phía nước sông to lớn.

Cách mui đen, đầu thuyền có một bóng dáng đầu đội nón lá rộng như mái hiên nhà, người khoác áo tơi, cầm mái chèo thuyền trắng bệch trong tay.

Mảnh lục địa khổng lồ gập ghềnh dốc đứng kia đã không thấy tăm hơi.

Lúc này, người chèo thuyền khàn khàn hỏi: "Mấy vị muốn đi nơi nào?"

Nghe vậy, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn về phía người chèo thuyền, tiếng nói lạnh lẽo: "Định quả tìm nhân, ngươi là ai?"

Nước sông đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi, thuyền nhỏ dừng ở giữa sông hơi đong đưa tạo nên từng tầng gợn sóng, lại không hướng về phía trước, cũng không hướng về sau.

Mặt nước chiếu rọi thân thuyền, Bùi Lăng, Kế Sương Nhi, "Mặc Côi" và "Họa" đứng ở đuôi thuyền, đầu thuyền trống rỗng, không có gì cả.

Nghe Bùi Lăng vặn hỏi, khí tức người chèo thuyền không có bất kỳ biến hóa nào, tiếng nói khàn khàn, một lần nữa lặp lại: "Mấy vị muốn đi nơi nào?"

Phát hiện tình huống khác thường, "Mặc Côi" lập tức truyền âm hỏi: "Bùi Lăng, xảy ra chuyện gì?"

"Họa" cũng nhanh chóng hỏi: "Định quả tìm nhân? Vừa xảy ra chuyện gì?"

Xảy ra chuyện gì?

Xảy ra chuyện gì?

"Mặc Côi" tiền bối và "Họa" tiền bối không có ký ức vừa rồi?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo.

Hắn dùng thần niệm khóa chặt người chèo thuyền và cái bóng trong nước không có vật gì.

Khanh!

Màu sắc sương như hồng bốc lên, Cửu Phách Đao lập tức ra khỏi vỏ! Một vòng huyết nguyệt mượt mà từ từ bay lên trên đỉnh đầu Bùi Lăng Hắn u lãnh to lớn nói: "Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!" Tiếng nói vừa dứt, lưỡi đao phá không, Cửu Phách Đao ầm vang chém xuống.

1118 chữ

Chương 2838: Vương không đối đầu với Vương

Phương thiên địa này lập tức thất sắc, vạn vật yên lặng.

Một vòng huyết nguyệt như câu dâng lên từ phía trên người chèo thuyền và cái bóng không có vật gì của nó, ngàn vạn đao ý đột nhiên bộc phát, vô số đao nhọn nhỏ bé hội tụ thành dòng lũ, không ngừng dũng mãnh lao tới trăng khuyết.

Trong nháy mắt, người chèo thuyền chia năm xẻ bảy, tiếp theo chôn vùi từng khúc! Trăng khuyết hòa vào trăng tròn trên đỉnh đầu Bùi Lăng, ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên tăng vọt.

Bùi Lăng lại hoảng hốt, mở mắt ra lập tức nhìn thấy khắp nơi sắc nước mênh mông, dòng nước màu vàng đục che giấu cảnh tượng ở đáy sông.

Thuyền nhỏ hơi đong đưa, gợn sóng lan ra một vòng lại một vòng, lại dừng ở tại chỗ, không có ý tiến lên.

Hắn đứng ở đuôi thuyền, bên cạnh là hóa thân "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa".

Mui đen làm ranh giới, một bóng dáng nón lá rộng áo tơi đầu thuyền, trong tay cầm mái chèo thuyền trắng bệch.

Tình cảnh vừa nãy như hoàn toàn là ảo giác, cũng không xảy ra cái gì.

Người chèo thuyền tiếng nói khàn khàn, lại một lần nữa hỏi: "Mấy vị muốn đi nơi nào?"

Nhìn tình cảnh như đã từng quen biết trước mắt, Bùi Lăng không tiếp tục ra tay.

Không sai được!

Là định "Quả" tìm "Nhân".

Chỉ có điều, khác với lần [Tạo hóa chi chủng l Hiện tại sự tồn tại thi triển chiêu này không phải loại trình độ Hợp Đạo, Độ Kiếp kia, mà là một vị tiên nhân chân chính!

Cách mà ý chí Chân Tiên dạy cho hắn trước đó không thể ngăn cản đối phương đổi "Nhân".

Hiện tại, dù hắn ra tay như thế nào, chỉ cần diệt sát tên người chèo thuyền này, tất cả sẽ bắt đầu một lần nữa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khép hai mắt lại, tâm thần lập tức chìm vào sâu trong thức hải.

Trong đại dương mênh mông vô bờ, có đại thụ cao ngất thẳng tắp mà lên, nó có cành lá khổng lồ như một tòa đại lục to lớn. Cành lá lượn quanh, mười vòng huy hoàng mặt trời như trái cây rủ xuống, ánh sáng chiếu bốn phương, chiếu toàn bộ thức hải thành óng ánh huy hoàng khắp nơi.

Tất cả tinh khí thần của Bùi Lăng đều hội tụ ở đây, ngàn vạn tâm niệm đều tập trung vào gốc đại thụ kia...

Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn ầm vang dâng lên hư ảnh một gốc cây dâu lớn cao vút trong mây, che phủ tứ phương Cây dâu lớn vô cùng hùng vĩ, chỉ một thoáng phá vỡ sương mù mờ mịt trên suối vàng, bao phủ hư vô, cành lá phấn chấn như muốn xuyên thấu toàn bộ U Minh, thẳng tắp trong thiên địa!

Lá cây đông đúc như phỉ thúy như màn, một tia ánh sáng vàng như đến từ nắng gắt xen lẫn, lấp lóe ngàn vạn ánh sáng.

Khí thế Tang Mộc cuồn cuộn, trong chớp mắt chui vào hư vô, che đậy Hoàng tuyền to như vậy.

Ngay lúc này, đầu cành có mười vòng mặt trời lặng yên dâng lên.

Chín vòng mặt trời vô cùng hừng hực, bá đạo bỏng mắt, gột rửa tứ phương, chiếu rọi Hoàng tuyền thành vàng ròng; một vòng mặt trời cuối cùng ảm đạm u lãnh, sâm nhiên đáng sợ.

Đúng!

Đối phương đổi "Nhân", Bùi Lăng cũng đổi "Nhân"!

Chỉ cần trở lại định "Quả" trước tên người chèo thuyền này, không cần lo lắng đối phương tìm "Nhân"!

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại mở ra hai mắt, nước Hoàng tuyền vẫn cuồn cuộn.

Thuyền nhỏ chập chờn, lấy mui đen ngăn cách, bọn họ ở đuôi thuyền, người chèo thuyền toàn thân bao phủ trong nón lá áo tơi ở đầu thuyền, tiếng nói khàn khàn hỏi: "Mấy vị muốn đi nơi nào?"

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì trầm xuống.

Tất cả điểm thời gian bắt đầu "Nhân" đều bị cố định vào lúc này!

Hiện tại hắn không đổi được "Nhân".

Loại cảm giác này như là lực lượng của hắn bị cái gì đó kiềm hãm.

Lúc này, thấy Bùi Lăng không có bất kỳ phản ứng gì, "Họa" lập tức truyền âm nói: "Đừng trả lời hắn vội"

"Cứ chờ một chút, xem tình huống lại nói"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này lắc đầu, rất bình tĩnh truyền âm: "Cứ không trả lời, chúng ta không có việc gì nhưng sẽ bị nhốt ở trong Hoàng tuyền"

"Vừa rồi chúng ta đã chọn đi đến chỗ sâu trong U Minh một lần.

"Tên người chèo thuyền này sẽ đưa chúng ta đến một nơi không biết, sau đó bóc ra mệnh cách của chúng ta"

"Nếu chúng ta không đoạt lại mệnh cách, kết cục chính là chết!"

"Nếu thành công đoạt lại mệnh cách, tất cả sẽ lập tức bắt đầu lại"

"Hiện tại, người chèo thuyền này có thể thua vô số lần, nhưng chúng ta không thể thua một lần!"

Nghe vậy, "Mặc Côi" và "Họa" đều khẽ giật mình, nhưng hai người nhanh chóng phản ứng lại.

Là định "Quả" tìm "Nhân".

U Tố mộ, thủ đoạn của Quỷ Tang!

Không, lấy thực lực hiện tại của bọn họ vẫn sẽ trúng chiêu... Đây là thủ đoạn cấp độ cao hơn Quỷ Tang Suy nghĩ đến đây, "Mặc Côi" lập tức truyền âm nói: "Loại thủ đoạn này, trước hết phải biết nó quyết định Quả là gì!"

"Họa" cũng truyền âm nói: "Đây là tiên nhân, quyết định Quả, chắc chắn không chỉ một!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, định "Quả" tìm "Nhân", không phải lần đầu tiên hắn gặp được.

Thậm chí tiên lộ của hắn, trên bản chất cũng là định "Quả" tìm "Nhân"

Hiện tại với hắn, cách đơn giản nhất là sử dụng hệ thống uỷ thác.

Nhưng như thế mạo hiểm quá lớn...

Hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về tình huống U Minh.

Tùy tiện sử dụng hệ thống... Đến lúc đó ra tay với "Mặc Côi" tiền bối, "Không Mông" tiền bối đều chỉ là việc nhỏ.

Một khi vị U Minh chi chủ này giống với tình huống Long tộc lần trước, cũng có đạo lữ, nữ tử, lại bị hệ thống đưa tặng ở trước mặt thì làm sao bây giờ?

1110 chữ

Chương 2839: Vương không đối đầu với Vương (2)

So sánh ra, thực lực người chèo thuyền này còn chưa đủ để hắn mạo hiểm!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh mở miệng: "Đi đến chỗ sâu trong U Minh"

Nghe vậy, người chèo thuyền lập tức đáp: "Được"

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta lập tức khom người, bắt đầu vung mái chèo thuyền.

Soạt... Soạt... Soạt...

Theo mái chèo thuyền trắng bệch lên lên xuống xuống, nước sông đục vàng nhanh chóng dao động, cả chiếc thuyền nhỏ rời khỏi chỗ cũ, nhanh chóng chạy tới phía sau.

Cái bóng vỡ nát lại lấp đầy trong dòng nước, đầu thuyền vẫn trống rỗng.

Sương mù âm hàn, phiêu đãng qua như sa mỏng, dòng nước róc rách, thuyền nhỏ nhẹ nhàng như một cái lá.

Sương mù từ nhạt chuyển thành đậm, che đậy tầm mắt, không phân rõ phương hướng, chỉ có dòng nước cuồn cuộn càng có vẻ to lớn. Thuyền nhỏ ghé qua, sau một đoạn trong lòng Bùi Lăng lập tức hơi nghi ngờ.

Lần thứ nhất đi ngang qua nơi này, nên có mỏm núi trùng điệp như thạch nhũ liên miên, như lưỡi đao treo ngược xuống từ đỉnh đầu, có khí thế cắt chém toàn bộ Hoàng tuyền... Nhưng bây giờ phía trên không có vật gì, chỉ có sương mù xoay tròn lượn lờ...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, thuyền nhỏ lơ lửng trôi qua.

Sương mù phía trước bỗng nhiên nhạt lại, bóng đen to lớn như một mảnh rừng rậm trên nước.

Sau khi tới gần mới phát hiện kia là vô số sợi tóc rủ xuống từ hư vô.

Có bóng dáng đỏ trắng lơ lửng, đôi mắt sáng tắt, trừng trừng nhìn chằm chằm thuyền nhỏ.

Theo thuyền nhỏ xuyên qua, sương tuyết màu xám đen nhanh chóng leo trèo, trên mui đen rủ xuống nhũ băng dài ngắn.

Soạt... Soạt...

Sau khi đi qua nơi đây, lại qua một đoạn thời gian, hài cốt to lớn hiện ra từ trong sương mù. Vô số con quạ đôi mắt trắng bệch lạnh ngắt nghỉ lại trên đó, yên tĩnh nhìn về phía thuyền nhỏ.

Tiếng nước róc rách, hồi lâu sau sương mù quanh mình tan thành mây khói, mặt sông trong trẻo.

Nơi xa có âm ảnh phủ phục, cứ như là một mảnh mặt đất bao la.

Mặt đất đường vòng cung chập trùng kịch liệt như gồ ghề nhấp nhô, cao thấp xen vào nhau, từ bờ lan tràn thẳng vào chỗ sâu.

Soạt... Ào ào...

Thuyền nhỏ tiến lên như bay, chẳng mấy chốc theo tiếng "xoạt xoạt" rất nhỏ, đuôi thuyền chạm tới vật thật. Người chèo thuyền tiếng nói khàn khàn: "Có thể xuống thuyền"

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức có bốn đạo bóng dáng giống bọn họ như đúc, xuất hiện lên ở bên cạnh. Đúng là phục khắc thể hắn, hóa thân "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa".

Sau khi bốn tên phục khắc thể xuất hiện, không do dự chút nào, lập tức cất bước đi xuống thuyền nhỏ, bước lên lục địa phía sau bọn họ.

Ngay chớp mắt bốn tên phục khắc thể đạp vào lục địa, lập tức cảm thấy phía dưới mặt đất truyền đến lực lượng hút vào vô cùng cường đại!

Không có chút chỗ trống để chống cự nào, huyết nhục, tu vi, khí tức... Tất cả mọi thứ lập tức chui vào trong đất không có một ngọn cỏ.

Trong chớp mắt bốn tên phục khắc thể đã hóa thành bốn bộ da mỏng manh, mềm mại bay xuống trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, lớp da cuối cùng này cũng bị mặt đất hấp thu không còn, tại chỗ trống rỗng, không còn chút vết tích nào nữa.

Chỉ một thoáng, Bùi Lăng đã mất đi quyền khống chế với bốn tên phục khắc thể này, kéo theo đầu pháp tắc này "Chúng" cũng giảm bớt một chút trong nơi tối tăm.

Hắn nhướn mày, khối này lục địa mang đến cho hắn một cảm giác khác thường không nói ra được!

Lúc này, người chèo thuyền lại mở miệng: "Có thể xuống thuyền"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lần thứ ba người chèo thuyền này thúc giục, sẽ bóc ra mệnh cách của bọn họ!

Hắn lập tức lạnh băng mở miệng: "Thuyền chưa cập bờ"

"Còn chưa thể xuống thuyền!"

Tiếng nói rơi xuống, thuyền nhỏ không gió mà bay, đột nhiên đi tiếp về phía trước một chút, đuôi thuyền lập tức kéo ra một khoảng cách ngắn với bờ.

Lúc này người chèo thuyền vung vẩy mái chèo thuyền, muốn vào bờ.

Nhưng ngay sau đó, trong mắt "Mặc Côi" lóe lên ánh sáng, mi tâm đột nhiên có một đóa hoa cỏ cánh trắng nhụy vàng nở tàn, khí tức quanh người nàng đột nhiên hạ xuống.

Cùng lúc đó, khí tức người chèo thuyền cũng đi theo xuống.

Hắn ta điều khiển mái chèo thuyền, liên tục vung lên mấy cái, thuyền nhỏ lại không nhúc nhích tí nào.

Người chèo thuyền như không phát hiện sự khác thường, cánh tay như bay, tiếp tục vung lên mái chèo thuyền. Soạt... Soạt... Soạt...

Dòng nước đục vàng bị mái chèo thuyền trắng bệch không ngừng dao động, thân thể kéo theo áo tơi, nón lá bắt đầu nhanh trong hóa đá.

Đầu tiên là vạt áo tơi và bắp chân, sau đó một đường lan tràn lên trên.

Chân, eo, thân thể, cánh tay, đầu...

Cuối cùng, toàn bộ người chèo thuyền hóa thành một tượng đá đầu đội nón lá, người khoác áo tơi, không nhúc nhích ngưng kết ở đầu thuyền.

Trên đuôi thuyền, ánh mắt Bùi Lăng lạnh băng nhìn qua người chèo thuyền hóa thành tượng đá.

Lần này hắn không dùng tiên thuật làm trái thiên cương, chỉ tạm thời phong ấn tên người chèo thuyền này, sẽ không thật sự diệt sát nó!

Như thế sẽ không đến nữa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Leo lên mảnh lục địa sau lưng sẽ chết"

"Hắn định Quả, giết chết toàn bộ chúng ta!"

"Mặc Côi" nghe vậy, nhẹ cau mày ngài, "Quả" này quá đơn giản!

Luôn cảm thấy dường như còn có chỗ nào đó bọn họ không chú ý tới...

Lúc này, "Họa" u lãnh nói: "Ta đi thử có thể chèo thuyền đi hay không"

Nói xong, nó bước ra một bước, xuất hiện ở đầu thuyền, một tay đoạt lấy mái chèo thuyền từ trong tay người chèo thuyền hóa thành tượng đá.

1128 chữ

Chương 2840: Vương không đối đầu với Vương (3)

Ngay sau đó, "Họa" cầm mái chèo thuyền trong tay, bắt chước động tác vừa rồi của người chèo thuyền, bắt đầu chậm chạp điều khiển thuyền.

Soạt... Soạt...

Thuyền chậm rãi di chuyển về phía trước một chút khoảng cách.

Thấy thuyền nhỏ có thể di chuyển, trong lòng Bùi Lăng không khỏi vui mừng, lập tức nói: "Tiếp tục chèo!"

"Trước tiên rời khỏi nơi này!"

"Họa" nhẹ gật đầu, tiếp tục chèo thuyền.

Nhưng ngay lúc này, cái bóng trong nước ở vị trí đầu thuyền lặng yên hiện ra dáng vẻ người chèo thuyền.

Trong cái bóng, người chèo thuyền vẫn như thường, không có bất kỳ dấu hiệu hóa đá gì.

Tạch tạch tạch...

Trên đầu thuyền, tượng đá người chèo thuyền lập tức xuất hiện vết rách như mạng nhện.

Không cần Bùi Lăng phân phó, Kế Sương Nhi lập tức thao túng "Mạc Lễ Lan" ra tay, tượng đá vừa xuất hiện vết rách lập tức sinh ra tầng nham thạch trùng điệp.

Nham thạch nặng nề, từng tầng bao phủ toàn bộ thân hình người chèo thuyền, bao bọc vào chỗ sâu nhất trong nham thạch.

Thấy người chèo thuyền lại bị phong ấn, toàn bộ thể xác cái bóng người chèo thuyền trong nước đột nhiên bắt đầu chậm rãi nhúc nhích.

Lít nha lít nhít cái miệng mở ra từ thân thể, nón lá, áo tơi, mái chèo thuyền của đối phương.

Tạch tạch tạch...

Tiếng vỡ vụn rợn người lại vang lên.

Trên nham thạch nặng nề lại xuất hiện từng vết rách giăng khắp nơi.

Khí tức âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Tiêu tán mà ra từ trong vết rách, nơi đi qua thuyền nhỏ, mặt sông quanh mình nhanh chóng xuất hiện từng cái miệng.

Sắc mặt "Mặc Côi" đột nhiên tái nhợt, lại là [Vô Pháp Thiên Ấn] bị phá, thuật pháp phản phệ!

Bùi Lăng lập tức một tay đỡ lấy nàng, nhìn qua "Họa", bình tĩnh nói: "Họa tiền bối, không cần lo lắng sau lưng, cứ chèo thuyền là được"

Tiếng nói đã rơi, nham thạch phong ấn người chèo thuyền lại tăng vọt!

Tất cả vết rách đều bị nham thạch mới xuất hiện tu sửa từng tầng.

Lúc này trông tượng đá đã cực kỳ to lớn, làm nổi bật chiếc thuyền nhỏ như một cái hạt, như sắp lật úp vì không gánh chịu được nham thạch.

Kế Sương Nhi không nương tay, lúc này toàn lực thôi động đầu "Bản nguyên" đại đạo "Nham" này!

Trong một lát ngắn ngủi, tượng đá ầm vang mà lên, hóa thành một tòa núi đá cao ngất, góc cạnh sắc bén xông lên trời không.

Theo cái bóng người chèo thuyền trong nước bộc phát ra "Hỗn Độn thái", núi đá phong ấn người chèo thuyền càng lúc càng lớn, trong chớp mắt núi đá lập tức hóa thành núi lớn sát mây, liên miên uốn lượn như là vô số đỉnh nhọn cắm mây, như muốn xuyên qua phía trên hư vô.

Núi đá rộng rãi đã che đậy cả chiếc thuyền nhỏ.

Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là tầng nham thạch từng đống, đã không thấy chút nước Hoàng tuyền nào. Phía trên Hoàng tuyền vốn rộng rãi, chỉ có núi đá chập trùng thẳng tắp như đảo lớn mới sinh, chậm rãi lưu động. Tiếng hòn đá vỡ ra dừng lại, phong ấn đã hoàn toàn vững chắc.

Người chèo thuyền lại không dư sức giãy giụa!

Thấy quyền khống chế thuyền nhỏ đã hoàn toàn rơi vào trong tay bên mình, Bùi Lăng lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hiện tại dáng vẻ thuyền nhỏ hơi lạ nhưng chỉ cần có thể chèo được là được!

Hơn nữa, hắn có vị trí quân cờ "Không Mông" tiền bối và "Cô Miểu" tiền bối. Chỉ cần có thể khống chế thuyền nhỏ, hắn có thể tìm được "Không Mông" tiền bối! Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác, dường như núi đá liên miên trước mặt rất quen thuộc.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi lớn cao ngất liên miên mà lên, từng ngọn núi lạnh thấu xương, mũi nhọn như đao, giống như tảng đá sinh trưởng đỉnh như đao, có sương mù quanh quẩn, rét lạnh như lóe ra cắt chém vạn vật.

Bùi Lăng lại thấy trên đỉnh đầu của mình có nước sông đục vàng, cuồn cuộn chảy xuôi.

Một chiếc thuyền nhỏ treo ngược trong đó, nhẹ nhàng lướt qua, hắn, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi", "Họa" đứng ở đuôi thuyền, đầu thuyền có người chèo thuyền đội mũ khoác áo tơi, vung mái chèo thuyền trắng bệch.

Soạt... Soạt... Soạt...

Tiếng nước róc rách, giọt nước bắn tung toé, âm hàn tản khắp.

Bùi Lăng hoảng hốt, lại mở mắt ra, hắn còn ở trên thuyền nhỏ, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa" đứng bên cạnh, đối diện mui đen, người chèo thuyền đứng một mình ở đầu thuyền, không nói tiếng nào điều khiển thuyền.

Thuyền nhỏ như đao phá vỡ nước sông đục vàng, mau lẹ tiến lên.

Phía trước sương mù lượn lờ, phía trên có núi lớn cao ngất dần treo lủng lẳng như thạch nhũ liên miên, lại như lưỡi đao to lớn, lúc rét lạnh lập lòe như muốn hoàn toàn cắt chém toàn bộ mặt sông.

Sát khí lạnh thấu xương đập vào mặt!

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng trong lòng cảm giác nặng nề.

Đây là lần đầu tiên người chèo thuyền điều khiển thuyền nhỏ vào chỗ sâu trong U Minh, đi ngang qua ngọn núi lớn treo lủng lẳng!

Vốn tưởng đây là cảnh tượng trong Hoàng tuyền, không ngờ đúng là "Quả" của hắn ta!

Hơn nữa, lần này "Nhân" thay đổi, thời gian hắn trở lại không phải lúc người chèo thuyền vừa xuất hiện trên thuyền nhỏ, mà là thời gian đã bắt đầu xuất phát về phía khối đại lục kia!

Điểm bắt đầu tất cả "Nhân", cũng từ lúc người chèo thuyền vừa xuất hiện trên thuyền nhỏ, đẩy đến thời gian hiện tại.

Nếu hiện tại hắn có thể đổi "Nhân", sớm nhất cũng chỉ có thể trở lại lúc này.

Điều này không phải định "Quả" tìm "Nhân" bình thường! "Quả" một cái nhân quả trước, là "Nhân" một cái nhân quả sau...

Đối phương định rất nhiều "Quả" cho hắn, hắn chỉ cần chống đối sẽ dọc theo con đường "Nhân quả" do đối phương quyết định, từng bước một tuần hoàn, cho đến khi thực hiện "Quả" cuối cùng của đối phương!

1100 chữ

Chương 2841: Vương không đối đầu với Vương (4)

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, thuyền nhỏ đã lướt qua bóng tối của ngọn núi lớn, Hoàng tuyền chảy xiết, sương mù lượn lờ.

Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt sông rộng lớn, tiếng nước to lớn.

Nơi này vốn nên có sợi tóc rậm rạp như rừng rậm trên nước, nhưng bây giờ lại không có vật gì, cùng như lúc đi ngang qua ngọn núi lớn treo lủng lẳng vừa rồi....

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức biết đây là "Quả" tiếp theo của hắn!

Không chỉ như thế, dọc theo con đường này, tất cả cảnh tượng trong Hoàng tuyền đều là "Quả" của hắn!

Những "Quả" này, một cái tiếp một cái, một cái "Quả" trước lại là một cái "Nhân" sau...

Cho đến cuối cùng, bọn họ có thể trực tiếp xuất hiện trên lục địa tử vong kia!

Soạt... Soạt...

Mái chèo thuyền trắng bệch không ngừng khuấy động nước sông, thuyền nhỏ đã xuyên qua nơi vốn tràn đầy sợi tóc, trong sương mù mịt mờ, phía trước có hài cốt to lớn, hình dạng quái đản, quy mô khổng lồ, bộ phận bị đắm chìm của nó khó mà nhìn trộm, màu sắc trắng đục, nhô lên từ bên trong Hoàng tuyền như dãy núi hòn đảo, chi chít khắp nơi, tản mát trên đoạn sông này.

Vô số đôi mắt đen nhánh lạnh ngắt, mở to trắng bệch, yên tĩnh nhìn về phía thuyền nhỏ.

Bùi Lăng đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước xuất hiện ở đầu thuyền, sau đó hắn một phát bắt được đầu người chèo thuyền, hé miệng, hung hăng cắn về phía cái cổ của hắn ta...

U Minh.

Dòng sông đục vàng, cái bóng mười ba thành.

Thành trì nguy nga hùng tráng, khí tức cổ xưa cũng trải qua vô số năm tháng, cảm giác tang thương đập vào mặt.

Từng chiếc thuyền như con kiến di chuyển trên nước sông đục ngầu, lặng yên hội tụ đến bên cạnh tòa thành trì nào đó.

Xương trắng chất đống, xếp như núi.

Giữa cốt sơn cao lớn, từng bãi ám ảnh màu mực nghỉ lại. Những ám ảnh này có lớn có nhỏ, lớn chỉ như con nghé, nhỏ như trứng bồ câu.

Hình dáng ám ảnh mơ hồ như dòng nước, như bùn nhão, hình dạng quái đản, lại mọc lên một đôi lỗ tai, một cái miệng.

Lúc này, bọn chúng phủ phục trên cốt sơn, trông đen trắng đan xen, loang lổ như nấm, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, chầm chậm nhúc nhích.

"Lục tiền bối, Lục tiền bối, trả lời ta.."

"Đại Tráng, Đại Tráng! Ngươi ở đâu.."

"Khúc gia tiểu nhi! Khúc gia tiểu nhi! Đừng né, mau ra đây!"

"Mị Thuân! Mị Thuân! Ta nhất định phải báo thù rửa hận! Báo thù rửa hận! !"

"Tiêu Nham là ân nhân tộc ta...

Vô số tiếng nói truyền đến từ ngoại giới, như thủy triều cuồn cuộn liên miên không dứt.

Rất nhiều ám ảnh nhao nhao hé miệng, sau khi nhanh chóng ăn những giọng nói này, lúc mở miệng lần nữa đã phát ra giọng nói giống như đúc, tiếp tục truyền về ngoại giới...

Đột nhiên, trong bóng tối có lít nha lít nhít thuật pháp, thần thông, chân hỏa, pháp tắc... Gào thét giáng xuống Ánh sáng đột nhiên lấp lánh, tiếng xé gió sắc nhọn như nghẹn ngào.

Theo cốt sơn ầm vang đổ sụp, tất cả ám ảnh nhanh chóng ẩn vào hư không, tránh đi trận tập kích đột nhiên xuất hiện này.

Số ít ám ảnh không kịp né tránh lập tức bị đánh giết tại chỗ!

Ngay sau đó, mấy trăm tên nhân tộc kim giáp gia thân, chân hỏa sáng rực vượt qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cột sơn.

Ám ảnh may mắn còn sống sót lập tức cùng nhau kéo dài, bành trướng, trong nháy mắt hóa thành từng nhân tộc tám mươi mốt kiếp, yêu tộc khí tức hung lệ và dị tộc quái đản vặn vẹo.

Những ám ảnh vừa bị đánh thành hư vô cũng một lần nữa hiện ra từ trong hư không, hóa thành đủ loại tộc quần quái đản.

Tất cả ám ảnh tiếng nói u lãnh, đồng loạt mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?"

"Vì sao tự tiện xông vào U Minh?"

"Nơi đây là vong giả chỉ địa!"

"Các ngươi đang tự tìm đường chết!"

Một phương nhân tộc không hề có ý đáp lời, lại lần nữa ra tay, khí tức vô cùng kinh khủng ầm vang bộc phát.

Biển lửa, thủy nhận, mũi tên, độc vật, chướng khí... Công kích khó mà tính toán tràn trề như mưa, nhao nhao về phía rất nhiều ám ảnh.

Sát ý cao ngất như thực chất, khí tức hủy diệt như mây đen chụp xuống giữa trời!

Rầm rầm rầm...

Theo tiếng vang liên miên không dứt, đại chiến bộc phát!

Sau một lát, cốt sơn đã không còn sót lại chút gì, tại chỗ chỉ còn lại một cái hố sâu to lớn, trong hố sáng bóng óng ánh, lưu ly khắp nơi.

Khí tức chân hỏa thiêu đốt, tản khắp quanh mình, ý âm hàn thoi thóp.

Bóng người kim giáp chỉ còn lại hai phần ba, ám ảnh vốn trải rộng cốt sơn lại không thấy bất kỳ bóng dáng gì.

Trận chiến này đại thắng!

Những nhân tộc còn lại đều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: "Những phân thân này chỉ là một bộ phận của Ứng Thanh Quyệt.

"Tiếp tục đẩy sâu vào trong thành"

Phần lớn nhân tộc nghe vậy đều trầm mặc không nói.

Lại có số ít nhân tộc thả lỏng sự đề phòng trong lòng, lập tức vô thức đáp: "Vâng!"

Tiếng nói vừa dứt, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên: "Vừa rồi ta không nói chuyện, vẫn có Ứng Thanh Quyệt còn sống!"

"Lập tức giết tất cả người vừa đáp lời!"

Xoạt xoạt xoạt...

Lưỡi đao chưa ra khỏi vỏ vạch phá bầu trời, tiếng kim thiết chạm nhau lại vang lên.

Ngay sau đó, nội bộ nhân tộc lập tức bộc phát đại chiến!

U Minh.

Bên ngoài tòa thành trì nào đó trong số mười ba thành.

Nước hồ đen nhánh nặng nề như thực chất, không thấy chút lăn tăn nào.

Từng đạo u ảnh tái nhợt chìm nổi trong cái hồ đen.

1115 chữ

Chương 2842: Vương không đối đầu với Vương (5)

Những cái bóng này loại chuột, kéo theo cái đuôi lớn hơn thể xác khoảng ba đến năm lần, không có ngũ quan, không có đầu cũng không có tứ chi, giữa bọn chúng lượn lờ đủ loại tiếng khóc, liên tiếp.

"Ô ô ô..."

"Hu hu hu..."

"A a a..."

"Ngao ngao ngao..."

Sự bi thương như thực chất, trong hư không có nước mắt như mưa rào, không ngừng rơi vào hồ nước, hội tụ thành màu mực.

Đột nhiên, vô số công kích rơi xuống đầu!

Rất nhiều u ảnh tái nhợt lơ lửng trên mặt hồ đột nhiên bị tập kích, hầu hết thân hình đều trở thành nhạt, tiếng khóc càng thêm vang dội, khí tức bi thương đột nhiên tăng vọt!

Trong tối tăm có tiếng bước chân âm vang.

Nhóm lớn nhân tộc kim giáp chen chúc mà tới, nhân tộc cầm đầu tiếng nói lạnh lùng: "Trước diệt phân thân, giết!"

Vừa nói xong, cơn gió mạnh như mưa rào công kích, lập tức lật úp xuống toàn bộ hồ nước...

U Minh.

Bên ngoài tòa thành trì nào đó.

Rừng cây trắng bệch liên miên như mây.

Cây rừng như di cốt sinh ra từ bùn đất đen nhánh, cành cây vặn vẹo, oán khí dày đặc, không có lá cây, không có hoa cỏ, chỉ có từng khuôn mặt tươi cười như trái cây mọc đầy ở đầu cành.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tiếng vui cười đầy rừng.

"Hì hì... Hì hì hạ hạ.."

"Ha ha ha ha ha.."

"Khanh khách... Lạc lạc lạc.."

Vô số khuôn mặt tươi cười, khóe miệng đều không ngừng nhếch lên, tiếng cười vui vẻ đầy khắp núi đồi.

Toàn bộ phương thiên địa này đều quanh quẩn ý vui sướng.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nặng nề đuổi tới, nhân tộc kim giáp xuất hiện, ánh mắt đảo qua toàn bộ rừng rậm, không do dự chút nào, vô số công kích nhao nhao rơi xuống!

Trên vùng đất ảm đạm, trong u ám mênh mông vô bờ mọc đầy thảm thực vật như rêu tiết, địa y.

Tất cả những thảm thực vật này đều tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo.

Từng bóng đen thể xác loại dê nhét chung một chỗ.

Bọn chúng không có mắt, không mũi, không tai, không chân, có miệng lại không có răng, chỉ có một đầu lưỡi mềm mại thon dài lôi kéo bên ngoài, không ngừng nhỏ xuống nước bọt.

Từ xa nhìn lại như là mây đen liên miên.

"Đêm nay sẽ chết người"

"Trong làng có quỷ... Không chỉ một quỷ...

"Ngươi đoán, nương ngươi đi đến sau núi trở về, có còn là nương ngươi hay không?"

"Dựa chín... Có thể hái được.."

"Muội muội không phải ta giết... Ta chỉ nhìn xem nàng rơi xuống.."

"Nàng chết rồi... Nàng chết rồi... Hắc hắc.."

Từng câu nói mộng không ngừng vang lên trong bầy dê, truyền ra bên ngoài.

Ánh sáng thuật pháp chiếu sáng u ám, nhân tộc kim giáp xuất hiện, trong nháy mắt triển khai đại chiến.

Vách đá to lớn như là bức tường cao ngăn cách phương thiên địa này, chặn toàn bộ đường đi.

Trên vách, dây leo quái đản rậm rì mạnh mẽ, cành lá đông đúc che đậy tất cả núi đá, ngẩng đầu nhìn lại như một mảnh đại dương mênh mông đứng thẳng, như muốn nối với trời.

Trong dây leo, có từng bóng đen thưa thớt nghỉ lại.

Những bóng đen này như nhện, chân mọc đầy lông cứng vẫn giữ chặt vách đá.

Chỉ có điều cẩn thận nhìn lại, số lượng chân lại không quá nhất trí, nhiều mấy chục trên trăm, ít có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hơn nữa, tất cả bóng đen không có thể xác, chỉ có từng cái chân hơi nhúc nhích, đôi mắt lạnh lẽo sáng tắt, thể hiện rõ sự tồn tại của nó.

Khí tức âm u lạnh lẽo quanh quẩn như thực chất.

Bỗng nhiên, vô số mũi tên đen nhánh bắn tới, mỗi một mũi tên đều khóa chặt một cái bóng đen nhánh.

Bóng đen như có cảm giác, vị trí lặng yên biến ảo, trong chốc lát tránh đi công kích.

Dưới vách đá có bước chân lộn xộn truyền đến, kim giáp lay động, vây quanh tất cả bóng đen.

"Tôn", "Không Mông" và "Cô Miểu" đều ở trong đó.

Thấy số lượng "Phệ Tâm Quyệt" vô cùng thưa thớt, nhân tộc ở đây đều khẽ giật mình.

Nhưng chẳng mấy chốc nhân tộc cầm đầu lập tức lạnh băng nói: "Tốc chiến tốc thắng, giết!"

Tất cả nhân tộc lập tức ra tay!

Một trong U Đô mười ba thành, phía trên Hiệt thành.

Trong hư vô, hai bóng đen lặng yên xuất hiện.

Chính là hai trong ba tên người chết mới tiến đến bái kiến U Minh chi chủ.

Quan sát vài chỗ chiến trường chém giết phía dưới, một bóng dáng trong đó thản nhiên mở miệng: "Vong giả chi địa, người sống cấm vào!"

Nói xong, hắn ta đưa tay, trong ống tay áo rộng lớn, xương tay tái nhợt tách ra mười ngón, nhẹ nhàng đè xuống toàn bộ Hiệt thành.

Chỉ một thoáng, tất cả tử khí ở phương thiên địa này ầm vang gào thét, hóa thành một bàn tay đen nhánh vô cùng to lớn, vỗ tới Hiệt thành.

Bàn tay đen khó khăn hình thành, uy áp cuồn cuộn đã nhét đầy bên ngoài tòa thành trì, âm hàn bùng lên, tử ý điên cuồng ăn mòn vạn vật.

Tàn lụi, suy bại, khô héo, tĩnh mịch... Sôi trào mãnh liệt!

Oanh!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, bàn tay lớn vàng ròng đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, đỡ được bàn tay đen to lớn đang muốn rơi xuống.

Hai người chết lập tức ngẩng đầu, nhìn lại phía trước.

Một bảo tọa to lớn hiện ra trong hư không.

Bảo tọa kia nạm vàng khảm ngọc, trang trí tạp bảo, trong tráng lệ lại ung dung hoa quý.

Quần áo đẹp đẽ hòa tan ảm đạm trong U Minh, một bóng dáng nhân tộc ngồi nghiêm chỉnh, có vân khí ngũ sắc như hoa nở rộ dừng ở trên đó, như lọng che, che đậy khuôn mặt thân hình hắn ta, nhìn không rõ.

Trên bảo tọa truyền ra một giọng nói trầm thấp uy nghiêm: "Vương không đối đầu với vương"

"U Minh chi chủ không ra, hôm nay ai cũng không ngăn được cô!"1110 chữ

Chương 2843: Nể mặt "Ly La" tiên tôn!

Hoàng tuyền sâu thẳm.

Dòng nước đục vàng tung hoành chảy xuôi, không biết đến từ nơi nào, đi hướng nào.

Một chiếc thuyền như lá, phá sương mù mà ra.

"Họa" đứng ở đầu thuyền, cầm mái chèo thuyền trong tay đang ra sức chèo.

Soạt... Soạt... Soạt...

Khí tức âm hàn tràn ngập dòng nước thuận theo mái chèo thuyền trắng bệch không ngừng lên xuống, "Mặc Côi" và "Mạc Lễ Lan" yên tĩnh đứng ở đuôi thuyền.

Két, két... Kẽo kẹt kẽo kẹt...

Tiếng nhấm nuốt đứt quãng xen lẫn trong tiếng nước, rõ ràng quanh quẩn phía trên Hoàng tuyền.

Mái chèo thuyền đánh tan mặt nước, trong cái bóng mơ hồ chập chờn, thân hình "Họa", Kế Sương Nhi và "Mặc Côi" đều lay động theo từng cơn sóng.

Đầu thuyền, khóe miệng Bùi Lăng dính màu sắc đỏ thắm, vết máu loang lổ, trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, vẻ mặt vui mừng như đang đắm chìm trong sự hưởng thụ cực lớn gì đó, trong tay hắn cầm một cái đầu vẫn đội nón lá, thể xác to lớn từ đầu trở xuống lại hoàn toàn không có huyết nhục, chỉ còn khung xương sâm nhiên.

Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên ngừng động tác tiếp tục ăn.

Không thể ăn hết.

Nếu không, một khi người chèo thuyền này bỏ mình, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp ném huyết nhục còn lại của người chèo thuyền sang một bên, khí tức quanh người hắn bành trướng, âm u lạnh lẽo, tà ác, sa đọa, hỗn loạn... Huyết khí lăn lộn như thực chất, có lít nha lít nhít tơ máu tới lui trong đó, vô số mắt dọc huyết sắc tranh nhau chen lấn mở ra, sâm nhiên nhìn chằm chằm quanh mình.

Dòng nước đục vàng dập dờn, cái bóng thuyền nhỏ trong nước như trước, Kế Sương Nhi, "Mặc Côi" và "Họa" tất cả như thường, bóng dáng Bùi Lăng cũng đã mơ hồ không rõ như một đoàn Huyết Sát thuần túy, mắt sắc rét lạnh, sáng rực như yêu quỷ, đầu đội một cái nón lá rộng như mái hiên nhà, người khoác áo tơi, lại là quần áo của người chèo thuyền.

Hắn khép hai mắt lại, cảm nhận được pháp tắc mới tăng thêm trong cơ thể...

Cho đến bây giờ, hắn dùng tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này thôn phệ rất nhiều tiên nhân.

Trong đó, phần lớn chỉ là tàn tiên.

Mặc dù tàn tiên cũng là tiên, lại chỉ có "Hỗn Độn thái" không có "Vô Cấu thái", thần trí mơ hồ, pháp tắc nó nắm giữ cũng hỗn loạn không chịu nổi, vô cùng hỗn tạp.

Vì vậy, thôn phệ rất nhiều tàn tiên nhưng mỗi một loại pháp tắc đều cực kỳ yếu ớt.

Dùng để đối phó sự tồn tại tu vi không bằng mình, ngược lại dư xài.

Chỉ khi nào đối mặt với đối thủ thực lực cường đại, còn không có tác dụng bằng đao khí của mình, hoặc là tiên thuật phổ thông.

Ngoại trừ tàn tiên, hắn còn từng nuốt hai vị chính tiên.

Một vị là Nham Tiên, một vị là tên Giao Nhân tộc chính tiên kia.

Hắn đạt được một đầu "Bản nguyên" đại đạo "Nham" từ chỗ Nham Tiên, đây là một lần thôn phệ hoàn mỹ nhất của tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này cho đến bây giờ.

Còn lần Giao Nhân chính tiên kia, hắn không nuốt toàn bộ Giao nhân chính tiên, vì vậy chỉ lấy được một đầu pháp tắc có liên quan với "Thủy".

Bởi vì không phải "Bản nguyên", uy năng kém xa pháp tắc mà mình đang nắm giữ, đến nay cũng chưa từng dùng đến.

Nhưng lúc ấy hắn có ăn hết tên Giao Nhân chính tiên kia, cũng không có khả năng đạt được bản nguyên "Thủy"... Nguyên nhân rất đơn giản, "Bản nguyên" đại đạo "Thủy" do Long tộc nắm giữ trong tay.

Toàn bộ tộc quần Giao Nhân cũng chỉ phụ thuộc Long tộc, sao đủ tư cách chấp chưởng "Bản nguyên"

"Thủy"? "Bản nguyên" của tên Giao nhân chính tiên kia, chỉ là một phần chi nhánh nhỏ bé trong đầu "Bản nguyên" đại đạo "Thủy" này.

Lúc dùng nó đối đầu với kẻ địch, có thể diễn hóa ra đủ loại uy năng "Thủy", lại không phải "Thủy" chân chính...

Trước đây không lâu, Bùi Lăng lại dùng tiên thuật này nuốt một "Quyệt", mặc dù lần ăn đó cũng không ăn hết, nhưng cũng nhận được một bộ phận pháp tắc của đối phương.

Đầu pháp tắc này có thể chui vào ký ức đã từng của sinh linh, đóng vai bất kỳ sự tồn tại gì trong ký ức của đối phương.

Chỉ cần đối phương quay đầu trong ký ức, có thể trực tiếp bóc ra mệnh cách của đối phương... Nhưng cũng như Giao nhân chính tiên trước đó, Bùi Lăng không hoàn chỉnh ăn hết "Quyệt".

Hắn chỉ lấy được pháp tắc, chứ không phải "Bản nguyên".

Đối phó sự tồn tại tiên nhân trở xuống, không có bất kỳ sinh linh gì có thể phản kháng hắn.

Nhưng đối phó với sự tồn tại phía trên tiên nhân, là so sánh "Bản nguyên".

Ngoài ra, lúc trước hắn còn tranh đạo cùng "Ứng Thanh Quyệt", "Khốc Quyệt", "Tiếu Quyệt", lần đó "Ứng Thanh Quyệt" trốn quá nhanh, hắn chỉ chiếm được chút lợi lộc, không đạt được pháp tắc của "Ứng Thanh Quyệt". "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt" đều vì tiên thuật [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] này, lúc trốn chạy vô cùng chậm rãi, bị hắn cướp ngược lại pháp tắc...

Pháp tắc của "Khốc Quyệt" là "Khóc", chỉ cần gần đó có sinh linh thút thít, sẽ trở thành đồ ăn của nó!

Cái này gần giống với [Oán Yểm thần thông] trong truyền thừa của "Chú".

[Oán Yểm thần thông] có thể hấp thu hận niệm, oán giận, nguyền rủa... Đủ loại tâm tình tiêu cực của sinh linh.

Đầu pháp tắc "Khóc" này chẳng những có thể hấp thu tất cả tâm tình tiêu cực, còn có thể thôn phệ cả sinh linh sinh ra tâm tình tiêu cực!

Pháp tắc của "Tiếu Quyệt" là "Cười".

Không khác với "Khốc Quyệt" lắm, chỉ cần có sinh linh vui cười, sẽ để hắn sử dụng!

1112 chữ

Chương 2844: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (2)

Đầu pháp tắc này hoàn toàn ngược lại với "Khóc".

Hắn có thể hấp thu tất cả cảm xúc tích cực!

Cao hứng, vui vẻ, vui sướng, phấn chấn... Đều là đồ ăn của đầu pháp tắc này!

Giống với đầu pháp tắc "Khóc" này, đầu pháp tắc "Cười" này chẳng những có thể hấp thu tất cả cảm xúc tích cực, còn có thể thôn phệ cả sinh linh sinh ra những tâm tình này!

Hai đầu pháp tắc này đều không phải "Bản nguyên".

Nhưng nếu chiến đấu cùng sinh linh tình cảm phong phú, hai đầu pháp tắc này lại có tác dụng nhiều hơn mấy đầu pháp tắc trước.

Hiện tại Bùi Lăng dùng tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này với người chèo thuyền, đạt được pháp tắc là "Dẫn độ".

Hiện tại hắn có thể trực tiếp cảm ứng được cửa ra vào U Minh, cùng chỗ sâu thật sự trong U Minh Dường như bây giờ mình có quay đầu, điểm sáng trong ánh mắt cứ thế biến mất, hắn cũng có thể tự do ra vào trong U Minh...

Đầu pháp tắc này cũng không phải "Bản nguyên".

Vị người chèo thuyền trước mặt đều không phải bản thể giống "Quyệt" bị hắn nuốt trước đó.

Dù hắn ăn sạch người chèo thuyền cũng không thể đạt được "Bản nguyên" chân chính của đầu pháp tắc này.

Hơn nữa, so với pháp tắc, đây càng giống một loại chức trách...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng ngồi dậy, đột nhiên trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau thuyền nhỏ.

Trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy sinh lộ mà mình nhìn chằm chằm trên quãng đường đi vào đã biến mất!

Tử khí âm hàn như thủy triều ầm vang càn quét!

Bông tuyết màu xám đen bay lả tả, bao phủ toàn bộ tầm mắt.

Khí tức lạnh lẽo sôi trào mãnh liệt, trong nơi tối tăm như có vô số gông xiềng khóa lại tất cả sinh cơ của hắn, muốn làm hắn vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh, đời đời kiếp kiếp cũng không thể rời đi!

Thấy thế, "Mặc Côi" lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng đã hỏi: "Thế nào?"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Hiện tại ta muốn thấy rõ Quả tiếp theo của ta"

Nói xong, ánh mắt của hắn đã xuyên qua sương mù trùng điệp, nước sông cuồn cuộn, vượt qua khoảng cách cực kỳ xa, nhìn vào chỗ sâu trong U Minh.

Từng cảnh tượng ảm đạm như ánh chớp bay lượn qua.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng thấy nước sông đục vàng cuồn cuộn, chỗ xa xôi có một mảnh lục địa to lớn.

Lục địa không có một ngọn cỏ, dãy núi xanh đen giăng khắp nơi, từng cục như rồng, tất cả thế núi đều hội tụ về phía xa xôi hơn.

Khí tức quái đản ngừng tiêu tán ra, ngoại trừ dãy núi trùng điệp, cũng không thấy bất kỳ sự vật gì khác phía trên mảnh lục địa kia.

Dãy núi đều dốc đứng cao lớn, khe cốc sâu thẳm, ngàn đầu vạn đạo như cống rãnh lặp đi lặp lại cọ rửa ra trong năm tháng cổ xưa.

Trên thuyền nhỏ, Bùi Lăng khẽ nhíu mày.

Mảnh lục địa này vô cùng rộng rãi.

Hai lần trước quan sát ở chỗ gần, chỉ cảm thấy nó hơi cổ quái, như "Họa" tiền bối đã nói trước đó, khí tức của nó và U Tố mộ hoàn toàn khác biệt, cẩn thận cảm giác hắn và U Minh cũng không tương tự.

Hiện tại đứng ở khoảng cách xa nhìn mảnh lục địa này... Sao hình dạng lại giống một cái cây như vậy?

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đã nhận ra cái gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn lại trên không.

Trong hư vô, một ám ảnh yên tĩnh đứng đó.

Ám ảnh kia loại người, trán mọc độc giác, người khoác trường bào ám lục, phía sau mọc lên vô số xúc tu tinh tế như mây khói lơ lửng giữa không trung, chậm rãi phiêu đãng.

Trường bào xanh như cỏ rêu sống trong âm u quanh năm không thấy mặt trời, tràn đầy cảm giác dinh dính, chỗ bào phục chưa thể che đậy, toàn bộ mọc đầy quỷ mắt u lục, con ngươi co vào như châm, sâm nhiên quan sát phía dưới. Khí tức của hắn ta u ám thâm thúy, uy áp cuồn cuộn.

Phát hiện người đến, trong lòng "Mặc Côi" và "Họa" hơi lạnh lẽo, khí tức quanh người lập tức bốc lên, đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến!

Lúc này, tên người chết bào phục ám lục kia ánh mắt u lãnh, vẫn nhìn chằm chằm Bùi Lăng, không lập tức ra tay mà là tiếng nói sâm nhiên hỏi: "Nhân tộc, không phải ngươi bị Ly La tiên tôn đưa đi sao?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhận ra đây là một trong mấy vị người chết U Minh gặp được trong Vạn tiên hội tối hôm qua!

Biết thân phận của đối phương, hắn lập tức bình tĩnh nói: "Hóa ra là U Minh tiền bối, vãn bối đến U Minh đón hai người, đón xong sẽ đi, tuyệt đối không làm phiền sự yên bình của U Minh"

"Kính xin tiền bối nể mặt Ly La tiên tôn, cho đi qua Nể mặt "Ly La" tiên tôn?

Người chết bào phục ám lục lập tức im lặng.

Chẳng lẽ nhân tộc này coi hắn ta là đồ đần? Thấy người chết trong hư vô không nói gì, Bùi Lăng chỉ người chèo thuyền đã bị mình ăn chỉ còn một cái đầu trên thuyền, nói tiếp: "Hiện tại vãn bối bị tên người chèo thuyền này định Quả"

"Một trong số thiên cương là tiên không giao tiếp cùng phàm!"

"Tiên nhân giết phàm là trọng tội làm trái thiên cương"

"Vạn tiên hội vừa kết thúc, trên tiên hội Ly La tiên tôn từng tự mình ra tay chấn chỉnh kỷ cương, cũng chính miệng khuyên bảo tiên nhân chư thiên vạn giới ghi nhớ bài học, không thể lại xúc phạm thiên cương"

"Kết quả, chưa qua một ngày đêm, U Minh tiên nhân đã cố tình vi phạm, hành động lần này là tội thêm một bậc!"

"Cũng là có chủ tâm mạo phạm uy nghiêm Tiên Tôn!"

"Nếu bị Ly La tiên tôn biết chuyện này, chắc hẳn Tiên Tôn sẽ không dễ dàng tha thứ!"

1113 chữ

Chương 2845: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (3)

"Đương nhiên, bây giờ Tiên Tôn còn không biết việc này, lại có thể lớn có thể nhỏ"

"Vãn bối và tiền bối cũng coi như có gặp mặt một lần "Chỉ cần tiền bối lập tức cởi ra Quả trên người vãn bối, lại giao ra hai người mà vãn bối muốn tìm, vãn bối có thể coi như xưa nay chưa từng xảy ra chuyện này.."

Còn chưa dứt lời, tên người chết bào phục ám lục kia trực tiếp vỗ xuống một chưởng!

Tử khí vạn dặm cuồn cuộn dao động như huyền thiên sụp đổ, mang theo tử ý vô tận, âm hàn cuồn cuộn, ép về phía Bùi Lăng!

Trong nơi tối tăm có ngàn vạn quỷ khóc, ầm ầm vang vọng.

Hoàng tuyền cuồn cuộn như sôi, lúc hơi nước bốc lên, từng u ảnh đỏ trắng, gió lạnh hiện ra.

Lít nha lít nhít đôi mắt xanh tối mở ra trong nước, đồng loạt nhìn về phía Bùi Lăng.

Dòng nước đục vàng khuấy động, dấy lên cơn sóng gió động trời.

Thấy một chưởng này sắp trực tiếp đẩy đám người tính cả thuyền nhỏ vào dưới đáy Hoàng tuyền, Kế Sương Nhi lập tức thao túng thân thể "Mạc Lễ Lan", đánh ra một pháp quyết khí tức mờ mịt.

Ngay sau đó, một cái miệng to như chậu máu vô hình mở ra giữa hư vô, một ngụm nuốt một chưởng của người chết bào phục ám lục này vào!

Chỉ một thoáng tử khí dừng lại, quỷ khóc tiêu tán, Hoàng tuyền khôi phục vẻ róc rách chảy xuôi, u ảnh đỏ trắng im bặt mà dừng, con mắt xanh tối nhao nhao khép kín, tất cả như chưa từng xuất hiện.

Người chết bào phục ám lục ngẩn ngơ.

Trong chốc lát hắn ta không nhớ nổi mình thi triển chiêu vừa rồi như thế nào!

Lúc này, Bùi Lăng tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng quát: "U Minh lớn mật"

"Công khai làm trái thiên cương không nói, dám không cho Ly La tiên tôn mặt mũi, không phải các ngươi muốn tạo phản sao!"

"Làm điều ngang ngược như thế, Ly La tiên tôn công chính nghiêm minh, chắc chắn hỏi tội toàn bộ U Minh"

"Hiện tại, ta thay Ly La tiên tôn dạy dỗ Đọa Tiên làm trái thiên cương nhà ngươi thật tốt!"

Tiếng nói vừa dứt, coong! Tiếng kim thiết va chạm nhau vang vọng toàn bộ mặt sông, sương mù vạch phá bầu trời, Cửu Phách Đao ngang nhiên ra khỏi vỏ!

Một vòng huyết nguyệt mượt mà im hơi lặng tiếng từ từ bay lên trên đỉnh đầu Bùi Lăng, ửng đỏ nhạt nhẽo hắt vẫy tứ phương. Bùi Lăng chém ngang trường đao ra, huyết sắc cuồn cuộn trào lên như sóng, sát ý sắc bén, cao ngất gào thét như dòng lũ thực chất cọ rửa hư không, càn quét về phía người chết bào phục ám lục!

Kế Sương Nhi thao túng thân thể "Mạc Lễ Lan" khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt nhìn về phía người chết bào phục ám lục, tên người chết kia vẫn đứng yên trong hư vô, thân thể bắt đầu hóa đá từng khúc.

Váy cẩm tú không gió mà bay, "Mặc Côi" đánh ra một pháp quyết phức tạp, mi tâm có bông hoa cánh trắng nhị vàng đột nhiên nở rộ, chiếu rọi da trắng như tuyết dung mạo như hoa, như hà minh ngọc chiếu, trong nơi tối tăm trật tự quanh mình chớp mắt biến ảo. Trong hư vô, tên người chết bào phục ám lục kia nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Tên nhân tộc từng xuất hiện trên Vạn tiên hội cùng tên nữ tử nhân tộc ngọc biếc quấn quanh, váy hoa lệ kia đều được tiên vị gia trì, mới có cảnh giới tiên nhân, không hề quan trọng với hắn ta! Ngược lại tên nữ tử nhân tộc huyền bào tóc xõa kia vốn là tiên nhân. Hiện tại cũng có tiên vị gia trì, đã có cảnh giới Tiên Quan chưởng đạo!

Thế nhưng, đừng nói đây là dựa vào ngoại lực mới tăng lên Tiên Quan chưởng đạo, dù là một vị Tiên Quan chưởng đạo chân chính đối mặt với hắn ta, cũng chỉ có một con đường vĩnh viễn đọa lạc vào Hoàng tuyền! Huống chi, nơi này vẫn là U Minh Lúc suy nghĩ xoay chuyển, người chết bào phục ám lục lập tức bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, tạch tạch tạch... Tiếng đá vụn liên tiếp vang lên, trên thể xác hóa đá lập tức như tuyết đọng gặp mặt trời, thoáng cái tiêu tán.

Một đôi quỷ trảo to lớn xanh đen ầm vang xuất hiện! Khép lại trước người tên người chết bào phục ám lục, kẹp lấy đao khí chém vụt xuống.

Cùng lúc đó, vô số dấu tay nhỏ bé như thuộc về anh hài trải rộng hư vô, giữ lấy từng sợi xiềng xích cánh trắng nhị vàng, hung hăng cắt đứt.

Sắc mặt "Mặc Côi" tái đi, thủ đoạn vừa thi triển ra lập tức bị phá!

Ngay sau đó, người chết bào phục ám lục đánh ra một cái pháp quyết.

Hoàng tuyền cuồn cuộn lập tức như là đun sôi, không ngừng bốc lên bong bóng có to có nhỏ.

U ám to lớn hiện ra từ đáy nước, nhanh chóng dâng lên!

Từng đoàn lớn sợi tóc nhô ra mặt nước như rong rêu dày đặc, thuận theo thuyền nhỏ nhanh chóng leo trèo, trong chớp mắt như xiềng xích trói gô cả thuyền nhỏ, sau đó kéo xuống đáy sông. Thuyền nhỏ lập tức lay động mãnh liệt, tản ra từng vòng gợn sóng, chậm rãi trầm xuống muốn lật úp.

Nhưng ngay sau đó đao khí huyết sắc bay lượn mà qua.

Lưỡi dao lướt qua tiếng giòn vang như dây đàn căng đứt liên miên không dứt, rất nhiều sợi tóc cuốn lấy thuyền nhỏ nhao nhao bị chém đứt.

Hoàng tuyền bốc lên, càng nhiều sợi tóc tranh nhau chen lấn tuôn ra, một lần nữa quán về phía thuyền nhỏ.

Sợi tóc đứt gãy tản vào dòng nước đục vàng, trong chốc lát như là rắn nước đột nhiên cuốn lấy cái bóng của Bùi Lăng, Kế Sương Nhi và "Mặc Côi".

Ba người lập tức cảm thấy quanh người trầm xuống, hành động bị gò bó, trong chốc lát thể xác khó mà động đậy.

Thấy thế cục không đúng, "Họa" vội vàng tăng nhanh tốc độ chèo thuyền.

1106 chữ

Chương 2846: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (4)

Chỉ có điều càng ngày càng nhiều sợi tóc nhanh chóng cuốn lấy toàn bộ thuyền nhỏ.

Thuyền nhỏ lay động kịch liệt, căn bản không có cách di chuyển.

Soạt... Soạt...

Hoàng tuyền bị kích thích ra từng đợt bọt nước, giọt nước bắn tung toé như mưa, dội vào trong thuyền, hóa thành khí tức tử vong vô cùng dày đặc.

Người chết bào phục ám lục đánh ra pháp quyết thứ hai, từng đạo u ảnh lặng yên bay ra từ trong sợi tóc.

Hồng y lướt nước, áo trắng chìm vào sông, phiêu đãng như không có xương, u lãnh sâm nhiên. Người chết quan sát một nhóm Bùi Lăng trên mặt sông, tiếng nói rét lạnh: "Người sống tự tiện xông vào U Minh, chính là hành đồng gây hỗn loạn sinh tử âm dương"

"Lấy phàm phệ tiên, làm trái thiên cương!"

"Dám giả danh Ly La tiên tôn làm việc, cả gan làm loạn!"

"Lại không bó tay chịu trói, ta sẽ bắt ngươi lại, xử trí theo quy củ!"

"Những tên đồng phạm cũng không thể dễ dàng tha thứ!"

Tiếng nói rơi xuống, vô số đôi mắt mở ra, trong nháy mắt bao bọc vây quanh Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan" và "Mặc Côi".

Ngàn vạn sợi tóc ầm vang bộc phát như xiềng xích che ngợp bầu trời, gào thét khóa vào đầu bọn họ!

Hoàng tuyền cuồn cuộn, một chiếc thuyền như lá.

Ngay lúc thuyền nhỏ sắp bị sợi tóc đầy trời này nuốt hết, mười vòng mặt trời huy hoàng ầm vang dâng lên!

Ánh lửa hừng hực chiếu khắp u ám, Đại Nhật chân hỏa trên người ba người Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan" và "Mặc Côi"

lập tức cháy hừng hực, huy hoàng rực rỡ, chiếu rọi quanh mình như ban ngày.

Dòng nước đục vàng đong đưa, khi thì vỡ nát, khi thì lấp đầy cái bóng, Bùi Lăng, Kế Sương Nhi và "Mặc Côi" lập tức hóa thành từng người lửa.

Ánh sáng vàng ròng sáng rực sáng tỏ, sợi tóc cuốn lấy ba người lập tức phát ra tiếng "tạch tạch tạch" không dứt, nhao nhao bị đốt đoạn.

Ngay sau đó, vô số đao khí huyết sắc như phồn hoa nở rộ, lại như thác nước máu ngược dòng đột nhiên bộc phát, đón lấy rất nhiều sợi tóc xung quanh.

Trong hư không cũng mở ra lít nha lít nhít cái miệng lớn vô hình, lao về phía sợi tóc, đôi mắt, u ảnh... Nhanh chóng cắn xuống Hoa cỏ cánh trắng nhị vàng lại nở rộ trên mi tâm "Mặc Côi".

Tất cả sợi tóc tiếp cận thuyền nhỏ lập tức khí tức hạ xuống, tử khí âm hàn nhanh chóng tiêu tán như muốn hóa thành sợi tóc bình thường.

Rầm rầm rầm...

Đao khí trảm vào sợi tóc, tiếng dây cung đứt gãy nối liền không dứt, có đốm lửa nhỏ bắn tung toé.

Hoàng tuyền khuấy động, tóc đen như nước thủy triều.

Đao khí huyết sắc mãnh liệt một lúc ngắn ngủi, lập tức chôn vùi trong sợi tóc càng ngày càng nhiều.

Ống tay áo Bùi Lăng không gió mà bay, tóc mực phần phật múa, hắn cầm đao đứng đó, nhìn về phía người chết bào phục ám lục, trầm giọng hỏi: "Loại lực lượng này, ngươi là Kim Tiên?"

Lúc nói chuyện, hắn lại chém ra càng nhiều đao khí huyết sắc.

Đạo khí lao nhanh gào thét, hội tụ như dòng lũ, lưu loát rơi vào quanh mình.

Nước Hoàng tuyền ầm vang phồng lên, sóng nước âm hàn lăn lộn, muôn hình vạn trạng.

Nhưng chẳng mấy chốc tóc đen như triều cường trào lên, đại dương mênh mông bát ngát, nhanh chóng thôn phệ huyết sắc cuồn cuộn.

Sợi tóc ào ạt phun trào, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn cái miệng lớn vô hình thôn phệ rất nhiều. Càng ngày càng nhiều sợi tóc quấn về phía thuyền nhỏ, "Mặc Côi" lại khó mà duy trì [Vô Pháp Thiên Ấn .

1Trong hư vô, người chết bào phục ám lục lạnh lùng nhìn tình cảnh này, tiếng nói u lãnh: "Trong U Minh chỉ có mười ba vị Kim Tiên "Nhưng đúng là ta cách Kim Tiên không nhiều"

Nói xong, người chết đánh ra đạo pháp quyết thứ ba, tốc độ sinh trưởng của tất cả sợi tóc lập tức tăng vọt như từng cự mộc che trời, thẳng tắp mà lên trong Hoàng tuyền, trong nháy mắt hóa thành rừng rậm cao ngất, bao phủ một đám người Bùi Lăng!

Dường như một ngọn núi đen sì, lại như lao tù chặn đứng đường đi của bọn họ từ bốn phương tám hướng.

Tóc đen bay lên tạo ra bóng đen, Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cực kỳ ngạc nhiên.

Tên người chết này có thực lực cực kỳ mạnh! Thế mà vẫn chỉ là Tiên Quan chưởng đạo?

So sánh với lúc hắn gặp phải Giao Long "Hi Ngao", tên người chết bào phục ám lục âm ảnh khổng lồ mang theo khí tức U Minh dày đặc này thật sự cường đại hơn tên Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc kia quá nhiều!

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, động tác trên tay Bùi Lăng lại không chậm chút nào.

Khí tức cả người hắn toàn thân đột nhiên kiềm chế, Cửu Phách Đao mau lẹ chém xuống, hắn rộng lớn nói: "Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Chỉ một thoáng thiên địa thất sắc, vạn vật yên lặng.

Một vòng huyết nguyệt như câu, từ từ bay lên trên đỉnh đầu người chết bào phục ám lục. Cùng lúc đó, hóa thân "Mạc Lễ Lan" ra tay, lực lượng hóa đá sôi trào mãnh liệt, "Bản nguyên" đại đạo "Nham" bị thôi phát đến cực hạn, cuồn cuộn mà tới, vô số sợi tóc đều lập tức thô ráp, nặng nề, hóa thành tầng nham thạch xanh biếc từng khúc.

Oanh!

Trong tiếng động trầm đục to lớn, sợi tóc hóa đá chia năm xẻ bảy, bụi mù tản khắp bốn phương, lấy thuyền nhỏ làm trung tâm, mảng lớn mặt sông bị bụi mù bao phủ, trong chốc lát tóc đen dâng lên như thủy triều cũng chậm lại.

Trong hư vô, trên dưới toàn thân người chết bào phục ám lục bộc phát ra ngàn vạn đao khí, vô số đao nhọn nhỏ bé ngược dòng mà ra, hội tụ về phía trăng khuyết ở trên đầu hắn ta.

1073 chữ

Chương 2847: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (5)

Trăng khuyết lập tức bắt đầu tròn trịa.

Tiên thuật làm trái thiên cương!

Vẻ mặt người chết bào phục ám lục lạnh lẽo, khí tức quanh người đột nhiên thay đổi, biến thành dáng vẻ Bùi Lăng.

Trong nháy mắt, trên người Bùi Lăng bộc phát ra vô số đao khí, máu tươi hóa thành đao nhọn nhỏ bé, trùng điệp bay về phía trăng khuyết trên đỉnh đầu người chết bào phục ám lục.

Một chiêu này...

Con ngươi Bùi Lăng co rụt lại, cái này cực kỳ tương tự với [Thực Nhật bí lục] của hắn!

Đối phương đang mượn dùng thân phận mệnh cách của hắn để ngăn cản tiên thuật của hắn!

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức vận chuyển [Thực Nhật bí lục], đồng thời đưa cánh tayđến bên miệng cắn một cái!

Hắn cắn xuống một khối huyết nhục vết máu đầm đìa từ trên cánh tay, lập tức nuốt vào trong bụng.

Nhưng cánh tay bị Bùi Lăng cắn lại hoàn hảo không chút tổn hại.

Trong hư vô, trên cánh tay người chết bào phục ám lục lập tức thiếu một khối huyết nhục, vết thương sâu đến tận xương.

Ngay sau đó, hắn ta phát hiện pháp tắc và tiên lực của hắn ta bị tên nhân tộc trên thuyền nhỏ cướp đi một chút! Hai môn tiên thuật làm trái thiên cương!

Người chết bào phục ám lục lập tức lạnh băng nói: "Thí tiên! Ăn tiên!"

"Chỉ là nhân tộc, gan to bằng trời"

"Xem thiên cương như không, lặp đi lặp lại làm trái, tội không thể tha "Hôm nay ta sẽ không truy nã ngươi"

"Chỉ cần trực tiếp diệt sát ngươi ở đây, lấy đó chấn chỉnh kỷ cương!"

Nói xong, người chết lập tức hóa thành một đoàn ám ảnh thuần túy, như cỏ xỉ rêu ám lục như hoa văn phức tạp quanh quẩn.

Khí tức hỗn loạn, bạo ngược, tà ác... Tăng vọt!

Lít nha lít nhít xúc tu ầm vang bộc phát từ sau người, vô số bàn tay anh hài tái nhợt xuyên qua hư không, chộp thẳng về phía thuyền nhỏ!

Bùi Lăng không do dự chút nào, khí tức biến ảo, huyết khí cuồn cuộn, tơ máu tung hoành, vô số con ngươi mở ra trong hư không, sa đọa, tà ác, bạo ngược, âm u lạnh lẽo... Ăn mòn bốn phương Cùng lúc đó, bóng dáng "Mạc Lễ Lan" mơ hồ trong Huyết Sát như thực chất, ngàn vạn tiếng thì thầm vang vọng phía trên Hoàng tuyền, khí tức hỗn loạn, sa đọa cũng điên cuồng trào lên.

Oanh! !

Hồi lâu sau, giọt nước Hoàng tuyền vẩy xuống như mưa, mặt nước chậm rãi dừng lại, đại chiến dần bình ổn. Mặt sông cuồn cuộn có ám ảnh lay động, ngàn vạn sợi tóc san sát như là một tòa rừng rậm nguy nga trên nước. U ảnh đỏ trắng phiêu đãng trong đó, vô số đôi mắt sáng tắt, ác ý cao ngất.

Trên dưới cả người Bùi Lăng chồng chất vết thương, miệng vết thương hoàn toàn trắng bệch, vết đao nhọn nhỏ bé cắt chém giăng khắp nơi, huyết nguyệt yên tĩnh treo trên đỉnh đầu hắn.

Trong hư vô, người chết bào phục ám lục lại khôi phục dáng vẻ loại người, trăng khuyết trên đỉnh đầu đã tròn một nửa, cũng thương thế không nhẹ.

Đôi bên giằng co từ xa xa, bầu không khí rất căng thẳng!

Đột nhiên, Bùi Lăng đã nhận ra cái gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên hư vô.

Ở trên đỉnh đầu hắn, dòng nước đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi như bầu trời, có thuyền nhỏ như lá treo ngược trong đó, từng bóng người đứng trên thuyền.

Hắn, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi", "Họa"...

Lại hoảng hốt một cái, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, đã thấy mình hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên thuyền, trên đầu thuyền cách mui đen có người chèo thuyền đội nón lá rộng như mái hiên nhà, người khoác áo tơi, đang không nói tiếng nào ra sức chèo thuyền.

"Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi", "Họa" đứng bên cạnh hắn đều trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm điểm sáng phía trước.

Mặt sông có sương mù phiêu đãng, sợi tóc đen nhánh lao đầu xuống từ trên không như một tòa rừng rậm um tùm.

Trong rừng hiện ra bóng dáng đỏ trắng yếu ớt, ngàn vạn đôi mắt sáng tắt như sao.

Lũ lụt tung hoành chảy xuôi, thuyền nhỏ như thoi đưa đẩy ra gợn nước, vừa xuyên qua từ trong rừng, để lại rừng rậm sợi tóc như cự thú phủ phục ở phía sau.

Sương mù như lều vải, dần thấp thoáng âm ảnh khổng lồ.

Bùi Lăng đưa tay ấn về phía bụng của mình, cảm giác bụng đói kêu vang như thủy triều cuốn tới.

Hắn vừa ăn pháp tắc người chèo thuyền, pháp tắc của tên người chết kia đã biến mất!

Tất cả lại về lúc bắt đầu!

Không!

Đây không phải lúc vừa bắt đầu, đây là "Quả" thứ hai!

Khoảng cách bọn họ đến lục địa tràn đầy tĩnh mịch, ác ý, nguy cơ, lại càng gần thêm một bước!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhướn mày.

Tên người chèo thuyền này không thể trực tiếp chém giết.

Chỉ cần đối phương vừa chết, tất cả sẽ bắt đầu lại từ nơi này!

Cách khống chế người chèo thuyền, thay đổi phương hướng thuyền nhỏ đi đến chỗ sâu trong U Minh chân chính... Cũng không làm được!

Như thế sẽ lại gặp gỡ tên người chết bào phục ám lục kia.

Mặc dù tên người chết bào phục ám lục kia tự xưng chỉ là Tiên Quan chưởng đạo, nhưng kỳ thật thực lực đã cực kỳ khủng bố!

Thậm chí, dù chiến đấu với người chết bào phục ám lục kia, cuối cùng thủ thắng, cũng sẽ bắt đầu lại lần nữa giống vậy.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhíu chặt chân mày.

Ngay lúc hắn suy nghĩ sâu xa, thuyền nhỏ như mũi tên phá vỡ một mảnh sương mù, sương mù trên mặt sông phía trước nhạt đi, có thể thấy rõ ràng dòng nước đục vàng.

1113 chữ

Chương 2848: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (6)

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mấy lần trước đi ngang qua nơi đây, mặt sông nơi này có từng bộ hài cốt vô cùng cao lớn, nhô ra từ dưới đáy Hoàng tuyền như ngọn núi hòn đảo, chi chít khắp nơi, phía trên hài cốt còn có vô số quạ đen lạnh ngắt nghỉ lại, đôi mắt trắng bệch, tĩnh mịch quái đản.

Nhưng lần này, không thấy bóng dáng những di cốt to lớn kia, cứ như chưa từng tồn tại, giống với ngọn núi lớn treo lủng lẳng giữa rừng rậm sợi tóc trước đó...

Đây là "Quả" tiếp theo của bọn họ!

Chuyện gì xảy ra?

Thoạt nhìn thực lực của người chèo thuyền không mạnh, cực kỳ dễ đối phó, nhưng thủ đoạn định "Quả" tìm "Nhân" này...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra cái gì đó.

Sai!

Người chèo thuyền này không phải bản thể!

Hơn nữa, người ra tay chân chính căn bản không phải người chèo thuyền!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Đại tiểu thư, từ giờ trở đi hóa thân này để ta tự mình khống chế!"

Giọng Kế Sương Nhi trong trẻo ngọt ngào, chợt vang lên trong đầu hắn: "Được!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, tiếp theo vội họ một tiếng, đột ngột nói: "Mặc Côi tiền bối, xin lỗi"

Nghe vậy, "Mặc Côi" ngẩn ngơ, sau đó từ tốn nói: "Đại cục làm trọng, việc Chưởng Giáo, Thiên Cơ, đệ tử chân truyền còn có Thái Thượng trưởng lão bản môn, ta sẽ không so đo với ngươi"

Bùi Lăng lắc đầu không giải thích cái gì, hắn lại nhìn về phía "Họa", bình tĩnh nói: "Họa tiền bối, mặc kệ chút nữa xảy ra cái gì, muốn sống thì theo sát ta"

"Họa" lập tức gật đầu, ngắn gọn nói: "Được."

Đã dặn dò xong mọi việc, Bùi Lăng không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm dòng nước đục vàng, vẻ mặt bình thản không gợn sóng.

Người chèo thuyền nhanh chóng vung mái chèo thuyền trắng bệch, thuyền nhỏ như mũi tên, rẽ nước phá sóng, dùng tốc độ cao tiến đến nơi xa.

Soạt... Soạt... Soạt...

Tiếng nước róc rách, cái bóng không ngừng bị đánh nát, bóng dáng Bùi Lăng, Kế Sương Nhi, "Mặc Côi" và "Họa" như vặn vẹo, như giãy giụa, bay lượn mà qua cùng thuyền nhỏ.

Sương mù lúc đậm lúc nhạt, sau một thời gian ngắn toà lục địa khổng lồ kia lại xuất hiện ở đuôi thuyền nhỏ. Bùi Lăng chậm rãi xoay người, không nhìn chằm chằm điểm sáng đại diện cho lối ra U Minh nữa. Ngay chớp mắt hắn quay đầu, điểm sáng trong mắt hắn biến mất như ánh nến dập tắt, tử khí quanh mình bùng lên, trong tối tăm như có vô số gông xiềng, cách không khóa chặt nhục thể thần hồn của hắn, muốn hắn vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh, không còn rời đi!

Bùi Lăng không để ý tới những điều này, mắt sáng như đuốc nhìn về phía lục địa vô biên vô tận như bát ngát ở đuôi thuyền.

Từng dãy núi dốc đứng uốn lượn trên đó, gần như không tìm thấy chỗ bằng phẳng, thung lũng và dãy núi xen vào nhau, màu sắc xanh đen, đậm nhạt đan xen, không thấy vật khác.

Cẩn thận cảm giác mảnh lục địa này, ngoại trừ tĩnh mịch là mênh mông tang thương, vô cùng cổ xưa, cũng tồn tại vô số năm tháng.

Nhìn chằm chằm một lát, vẻ mặt Bùi Lăng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

Cuối cùng hắn đã biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy khoảng đại lục này, sẽ có một loại cảm giác quái dị khó mà miêu tả.

Đúng vậy, đây căn bản không phải đại lục gì!

Mà là một gốc cự mộc lộ gốc rễ ra ngoài!

Một trong tam đại thần mộc hồng hoang, Phù Tang đứng sừng sững trong Cam Uyên, nâng đỡ mười mặt trời, lấy chí dương chí cương trấn áp U Đô, chia cắt sinh tử.

Ở thời đại chín tông nhân tộc hậu thế, Phù Tang bị trảm, hài cốt rơi vào U Minh, hóa thành Quỷ Tang...

Suy nghĩ đến tận đây, không đợi thuyền nhỏ cập bờ, Bùi Lăng lập tức cao giọng mở miệng: "Phù Tang tiền bối triệu kiến, không biết có gì chỉ giáo?"

Thấy Bùi Lăng đột nhiên quay đầu, "Mặc Côi" giật mình, đang muốn hỏi thăm nguyên nhân, lại nghe Bùi Lăng nói: "Phù Tang tiền bối triệu kiến, không biết có gì chỉ giáo?"

Phù Tang? "Mặc Côi" và "Họa" nghe vậy đều khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng đều thay đổi sắc mặt.

Nơi này là hồng hoang, nếu thật sự gặp phải thần mộc Phù Tang, cũng không phải chuyện tốt với bọn họ!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức quanh người "Mặc Côi" và "Họa" đột nhiên tăng vọt, lại dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng đại chiến.

Lúc này, người chèo thuyền như không hề cảm nhận được điều khác thường nào, vẫn không nói tiếng nào tiếp tục chèo thuyền.

Thuyền nhỏ mui đen nhẹ nhàng như lá, nhanh chóng đẩy ra sóng nước đục vàng tới gần khoảng đại lục kia.

Sương mù quanh mình xoay tròn như sa mỏng, âm hàn tản khắp.

Soạt... Soạt... Soạt...

Ngoại trừ tiếng nước do mái chèo thuyền tạo ra, khắp nơi yên ắng.

Mảnh lục địa càng ngày càng gần như một con cự thú bò lổm ngổm, như đang cách không nhìn chằm chằm thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên, lại vô cùng im lặng, không có bất kỳ đáp lại gì.

Thấy thế, Bùi Lăng nhướn mày, mình đoán sai rồi?

Không!

Khí tức mảnh lục địa này hoàn toàn khác U Tố mộ.

Nhưng lại có sự tương tự cao độ với [Tạo hóa chi chủng] đã từng!

Đây chính là Phù Tang! Nghĩ tới đây, tiếng nói Bùi Lăng trong sáng, lại nói: "Lần trước trên Vạn tiên hội nhất thời nói đùa, kính xin Phù Tang tiền bối đừng để trong lòng"

"Nếu hiện tại Phù Tang tiền bối có việc gì, có thể nói rõ ràng...

Thuyền nhỏ tiếp tục đi tới, gợn nước như chùy không ngừng đẩy ra từng vòng gợn sóng ở hai bên.

Cái bóng của lục địa khổng lồ đã bao phủ toàn bộ thân thuyền.

1099 chữ

Chương 2849: Định "Quả" tìm "Nhân"

Đã có thể thấy rõ dãy núi dốc đứng xếp thành dãy.

Nhưng phía trên mảnh lục địa bao la kia vẫn không có chút phản ứng nào.

Soạt... Soạt... Tiết tấu tiếng nước đã hình thành thì không thay đổi, dao động bắn tung toé trên mặt sông âm hàn tản khắp.

Xung quanh yên lặng như tờ, trong tối tăm như có một loại nguy hiểm cực lớn đang từng bước ép sát.

Loại cảm giác nguy cơ dày đặc này như mây đen che đậy đỉnh đầu, cách không vẫn khóa chặt, bọn họ lại không thể đề phòng, không thể trốn chạy.

Áp lực vô hình như ngàn vạn dãy núi nặng, ầm vang đè xuống.

Bùi Lăng nhíu chặt chân mày.

Hiện tại Phù Tang đang đỉnh phong.

Hắn ta trấn áp Cam Uyên, nâng đỡ mười mặt trời, thực lực ít nhất là phía trên Kim Tiên!

Hiện tại bản thể hắn chưa thành tiên, dù nội tình mạnh hơn cũng không muốn đối đầu với Phù Tang ngay lúc này.

Thế là, Bùi Lăng xoay chuyển một cái, lại nói: "Vãn bối được Ly La tiên tôn không bỏ, từng luận đạo với Tiên Tôn, may mắn hơi thắng nửa bậc"

"Ly La tiên tôn rất coi trọng vãn bối!"

"Phù Tang tiền bối là một trong tam đại thần mộc, hưởng thọ lâu dài, hôm nay nhất định phải gây sự với ta, chẳng lẽ không cho Ly La tiên tôn mặt mũi?"

Tiếng nước róc rách, thuyền nhỏ tiếp tục đi về phía lục địa.

Bóng đen càng ngày càng dày nặng bắn xuống từ lục địa, che phủ một đám người Bùi Lăng vào một mảnh u ám bối rối càng thêm đậm đặc.

Chi tiết dãy núi đều rõ ràng đập vào mắt.

Lục địa vẫn thờ ơ, dãy núi lồng lộng, thung lũng vắng vẻ, tĩnh mịch âm u, cứ như một bức tranh dừng lại, không có bất kỳ sinh cơ gì, cũng không có bất cứ tiếng động gì.

Chỉ có hàn ý như nước thủy triều, thôi động sương tuyết xám đen rủ xuống mui đen.

Lúc này, Bùi Lăng, "Mặc Côi" và "Họa" đều cảm thấy một trận tim đập nhanh khó hiểu.

Nguy hiểm cực lớn đang không nhanh không chậm giáng lâm, như không thể ngăn cản, không thể lẩn tránh, không thể hóa giải!

Soạt... Soạt...

Dòng nước đục vàng vỗ nhè nhẹ vào bờ, đuôi thuyền lại gần núi đá đen nhánh từng chút một, khoảng cách giữa đôi bên đã là có thể chạm tay đến!

Sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống, không thể kéo dài được nữa!

Đã không thể bàn bạc ổn thỏa việc này, vậy...

Hắn nhìn "Mặc Côi" bên cạnh, vị Đại Thừa Tố Chân Thiên này có vẻ ngoài tuyệt đẹp, khí chất trầm tĩnh thanh tao lịch sự, váy cẩm tú tỏa ra ánh sáng lung linh, dù ở trong U Minh tử khí dày đặc vẫn là danh hoa hiếm thấy, xinh đẹp cao ngạo, tươi tắn mạnh mẽ, một mình thể hiện ra vẻ khuynh thành.

Bùi Lăng lại mở miệng: "Mặc Côi tiền bối, xin lỗi...

Nói xong, hắn đưa tay cầm lấy tay "Mạc Lễ Lan", "Mạc Lễ Lan" lập tức hóa thành một đoàn bóng tối như thực chất, nhanh chóng hòa vào trong cơ thể hắn.

Lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm ầm vang hiện ra, thoáng cái biến mất không còn tăm tích, khí tức Bùi Lăng đột nhiên tăng trưởng một đoạn, lại đã thu hồi hóa thân.

Lúc này, trong mắt hắn đã là một mảnh sâm nhiên!

Trong thế cục hiện tại, chỉ có ba cách phá vỡ tình hình.

Thứ nhất là dùng [Thỉnh Tiên Thuật], mời đến Đọa Tiên càng đáng sợ hơn Phù Tang Cách này, trừ khi là bước đường cùng thập tử vô sinh.

Nếu không hắn sẽ không sử dụng.

Lần trước hệ thống mời Đọa Tiên tới, suýt nữa trực tiếp tiễn hắn đi!

Thứ hai là đánh một trận với Phù Tang.

Hiện tại đã vào đêm, hắn không có lợi thế sân nhà, nhưng mười mặt trời do Phù Tang nâng đỡ đã rơi vào Ngu Uyên, đối phương cũng không phải trạng thái đỉnh phong!

Dưới tình huống hắn lấy ra hết tất cả thủ đoạn át chủ bài, Phù Tang muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy.

Nhưng một khi khai chiến, "Mặc Côi" và "Họa" đi cùng chắc chắn phải chết!

Hơn nữa, mục đích của chuyến này là vì cứu người, không phải tới cùng chết với Phù Tang.

Cách cuối cùng là sử dụng hệ thống uỷ thác tu luyện một môn công pháp có thể cứu "Không Mông" tiền bối, "Mặc Côi" tiền bối, lại thuận tiện rời khỏi U Minh.

Đúng vậy, [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1!

Lần trước hắn dùng hệ thống uỷ thác môn công pháp này, hệ thống nhắc nhở muốn miễn phí đưa tặng hắn một ngàn tên lô đỉnh!

Sau đó, hóa thân xâm nhập hành cung Long tộc, nhưng tên Long Nữ, "Hi Ngao", Giao Nhân nữ tiên, Long hậu, tiểu công chúa Long tộc... Cộng lại cũng chỉ có năm người.

Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, hiện tại hắn tiếp tục uỷ thác môn công pháp này, hệ thống sẽ trực tiếp đưa tặng "Mặc Côi" đứng bên cạnh cho hắn, thuận tiện dẫn "Không Mông" đi, không biết toàn bộ U Minh có bao nhiêu lô đỉnh phù hợp điều kiện.

Dù sao chỉ cần số lượng chưa đủ một ngàn, hệ thống sẽ tiếp tục thao túng hắn rời khỏi U Minh...

Mặc dù nhân quả không ít, nhưng hệ thống càng không chịu ít! Điều duy nhất cần phải chú ý, chính là cách này có thể dẫn tới rắc rối càng lớn hơn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không đợi "Mặc Côi" đáp lời, trong lòng lập tức mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác I Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1! "

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ bị gieo xuống hai phần ác Quả...

1075 chữ

Chương 2850: Định "Quả" tìm "Nhân". (2)

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên thanh trừ ác Quả cho ngài.."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức đã mất đi quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, lấy ra một đoạn cây cực kỳ bình thường, như tùy ý nhặt được ở ven đường từ trong túi trữ vật.

Đoạn cây này khô khốc tàn lụi, khí tức suy bại không có bất kỳ sinh cơ gì, bụi bẩn không chút thu hút, thậm chí còn mơ hồ tản ra một mùi nấm mốc mục nát, dường như là vật vô dụng có thể thấy được khắp nơi trong rừng.

Lần trước Bùi Lăng khiêu chiến Sơn Chủ Cửu Nghi sơn Đào Văn Độ xong, "Thế Vị" tiền bối đã đưa cho hắn rễ cây Phù Tang này!

Lúc ấy, tu vi của hắn chỉ có Hợp Đạo.

"Thế Vị" tiền bối có thể thấy trên người hắn có liên quan nhân quả với Cửu Nghi sơn, hắn ta từng nhắc nhở hắn, đoạn rễ cây Phù Tang này sẽ có trợ giúp lúc hắn tiến vào Phù Sinh kỳ cục...

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức thôi động đoạn rễ cây này.

Rễ cây vốn vô cùng suy bại lập tức tản ra một điểm sinh cơ, ngay sau đó sợi rễ khô héo cuộn mình, bắt đầu nhẹ nhàng lay động.

Lực lượng huyền diệu như yên lặng thức tỉnh từ vô số năm tháng.

Rễ cây khô héo như sợi tơ màu đen cuộn lại, đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hắc triều phun trào, rễ cây nhanh chóng chui vào trong Hoàng tuyền!

Tiếng nước ào ạt lập tức vang lên, theo việc hấp thu nước Hoàng tuyền, cả đoạn rễ cây nhanh chóng đầy đặn, ý khô bại lập tức rút đi, thay vào đó là từng đoạn từng đoạn sợi rễ trắng nõn đầy sức sống như cua cá bơi theo bầy, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ mặt sông Hoàng tuyền này.

Trong nước sông đục vàng, sợi rễ trắng nõn chìm nổi, bỏ qua rét lạnh u lãnh, khí tức có cùng nguồn gốc với mảnh lục địa cách đó không xa tùy ý tản khắp.

Cùng lúc đó, đỉnh đầu Bùi Lăng dâng lên một gốc bóng cây khổng lồ, nguy nga đứng vững, cành lá xanh um.

Giữa cành lá mười mặt trời huy hoàng!

Trong chớp mắt, cảnh tượng quanh mình đột nhiên biến đổi.

Dòng nước đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi, thuyền nhỏ mui đen chập chờn trên đó, mặc cho sóng cả cuồn cuộn, từ đầu đến cuối ở lại tại chỗ, không tiến không lùi.

Sương mù lượn lờ quanh mình như sa như trướng.

Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa" cùng đứng ở đuôi thuyền, mặt hướng về điểm sáng phía trước, đưa lưng về phía U Minh tối tăm.

Đầu thuyền trống rỗng, mặt nước tung hoành chảy xuôi, cái bóng mơ hồ đong đưa, Bùi Lăng, Kế Sương Nhi, "Mặc Côi" và "Họa" đều đứng sóng vai, vị trí đầu thuyền cũng không có một vật nào.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đây là... Đổi "Nhân".

Tình cảnh hiện tại là lần đầu tiên tên người chèo thuyền kia xuất hiện Lúc này, bọn họ còn chưa chạm mặt với rễ cây như lục địa của Phù Tang, chưa bị Phù Tang định "Quả" tìm "Nhân".

Điều này rất không tệ!

Thao tác vừa rồi của hệ thống là thông qua kia đoạn rễ cây Phù Tang, thay thế Phù Tang, thay hắn đổi "Nhân".

Ngoài ra, dường như còn làm chút gì đó... Tóm lại, hiện tại hắn đã tránh được Phù Tang định "Quả" tìm "Nhân" Sau đó, chỉ cần chờ tên người chèo thuyền kia xuất hiện, giải quyết người chèo thuyền...

Suy nghĩ chưa hết, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cho ngài.."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh.."

"Leng keng! Kiểm tra ra trong khu phục vụ chỉ có một lô đỉnh...

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh phù hợp điều kiện.."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí một trăm tên lô đỉnh cho ngài.."

Nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống vang lên trong đầu, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, một trăm?

Không phải một ngàn?

Hơn nữa, hệ thống chỉ kiểm tra ra một lô đỉnh của hắn?

"Không Mông" tiền bối, Long Nữ, "Hi Ngao", Giao Nhân nữ tiên, Long hậu, tiểu công chúa Long tộc, "Hồn Nghi"

tiền bối...

Phải là bảy người mới đúng!

Hiện tại hắn đang ở trong U Minh, hệ thống không kiểm tra ra hồng hoang bên ngoài U Minh?

Điều này... Cũng không có việc gì!

Dù sao hiện tại hắn đã thoát khỏi Phù Tang định "Quả" tìm "Nhân", muốn rời khỏi U Minh cũng không nhất định cần hệ thống!

Chỉ là, nếu tiếp theo hắn luyện "Mặc Côi" tiền bối thành lô đỉnh... Ừ, mình đã nói xin lỗi, hơn nữa "Mặc Côi" tiền bối cũng đã tha thứ cho hắn...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển vận chuyển pháp tắc, trên thuyền nhỏ lập tức xuất hiện trên trăm bóng người đầu đội nón lá rộng như mái hiên nhà, người khoác áo tơi, cầm mái chèo thuyền trắng bệch trong tay.

Những hình dáng này chính là phục khắc thể của tên người chèo thuyền trước đó!

Lúc này, những phục khắc thể này chen chúc ở đầu thuyền, mạn thuyền, buồng nhỏ trên tàu, đuôi thuyền...

Chen chúc cái thuyền không lớn chật như nêm cối.

Phục khắc thể người chèo thuyền không có chỗ đứng thì dứt khoát đứng ở trên người phục khắc thể người chèo thuyền khác.

Sau khi những phục khắc thể này xuất hiện, lập tức chuyển động mái chèo thuyền trong tay, bắt đầu chèo thuyền.

Soạt, Soạt, Soạt...

Lít nha lít nhít mái chèo thuyền trắng bệch thăm dò vào trong Hoàng tuyền, dấy lên bọt nước cuồn cuộn.

Thuyền nhỏ lập tức như là mũi tên, thật nhanh di chuyển vào chỗ sâu trong U Minh.

1102 chữ

Chương 2851: Định "Quả" tìm "Nhân". (3)

Vốn chỉ là mặt nước Hoàng tuyền rung chuyển bị đánh trúng vỡ nát, cái bóng mơ hồ không rõ, chiếu rọi ra cảnh tượng trên trăm người chèo thuyền đồng loạt hành động, còn chưa chắp vá ra cảnh tượng hoàn chỉnh, ngay sau đó lại bị mái chèo thuyền trắng bệch khuấy đảo, vặn vẹo thành một đoàn hình ảnh vỡ tan nát, quái đản lại hoang đường.

Nhìn tình cảnh này, đầu tiên trong lòng Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, chợt cảm thấy không đúng."Mặc Côi" tiền bối đứng ngay bên cạnh hắn, nhưng hệ thống không đưa tặng cho hắn?

Hơi suy nghĩ một chút, thuyền nhỏ đã lái ra một khoảng cách lớn, dòng nước đục vàng cuồn cuộn tung hoành, sương mù không vung đi được thổi qua quanh mình.

Ngoại trừ cái đó ra lại không có điều khác thường, núi lớn treo ngược, sợi tóc như rừng rậm trên nước, hài cốt quy mô to lớn... Đều không thấy tăm hơi.

Dần đi sâu vào trong U Minh, toàn bộ Hoàng tuyền bắt đầu nổi lên bọt khí có to có nhỏ, từng cánh tay xanh đen trắng bệch nhô ra từ đáy nước, chụp vào thuyền nhỏ.

Trong sương mù cũng lần lượt đi ra từng bóng dáng xúm lại thuyền nhỏ, Bùi Lăng đứng yên không nhúc nhích, hóa thân "Mạc Lễ Lan" thì bị hệ thống điều khiển, ra tay diệt sát những quỷ vật này.

Thấy thế, "Mặc Côi" cũng nhanh chóng ra tay.

Rầm rầm rầm...

Ánh sáng thuật pháp chiếu khắp u ám.

Hồng hoang.

Huyết nguyệt treo cao, hắt vẫy đỏ hồng.

Vạn khoảnh sóng biếc như đầm nước vô ngần, cái bóng của tán cây nguy nga yên tĩnh.

Cam Uyên cuồn cuộn, Phù Tang cao ngất.

Bỗng nhiên, ý chí Phù Tang đã nhận ra cái gì đó, lực chú ý lập tức rơi xuống dưới đáy Cam Uyên.

Vừa rồi có người đưa đò đưa phân bón lên, tránh thoát sự hấp thu của hắn ta! Hơn nữa, ngược lại định một "Quả" bị trảm cho hắn ta! Định "Quả" tìm "Nhân"...

Lại có sinh linh sử dụng chiêu này để đối phó hắn ta...

Nghĩ đến đây, ý chí Phù Tang lập tức khóa chặt một cái thuyền nhỏ trong U Minh...

Nhân tộc?

Khí tức hơi quen thuộc...

Nhớ lại, trên Vạn tiên hội vừa kết thúc, đây là một trong ba tên nhân tộc tuyên bố muốn trảm hắn ta trước, lại trảm Kiến Mộc.

Trước đó tránh thoát sự hấp thu của hắn ta, dường như còn cố ý tới nói chuyện cùng hắn ta...

Chỉ có điều, một sâu kiến ngay cả tiên nhân cũng không phải chỉ như hạt bụi nhỏ, sự tồn tại tương tự nhiều vô số.

Vừa rồi không phải hắn ta cố ý không để ý tới tên nhân tộc kia, mà là mỗi thời mỗi khắc đều có quá nhiều sâu kiến tu vi không khác nhau lắm nhắc đến tên thật của hắn ta.

Hắn ta căn bản không chú ý tới đối phương!

Nghĩ tới đây, ý chí Phù Tang cũng không do dự nữa, lúc này đổi "Nhân" cho nhân tộc trên thuyền nhỏ, định một "Quả" mệnh cách rơi vào U Minh hóa thành người chết, nhục thân đều bị rễ cây của hắn ta hấp thu không còn, chắc chắn phải chết.

Ngay sau đó, hoàn cảnh quanh mình biến ảo, về tới mấy tức trước đó.

Ý chí Phù Tang lập tức khẽ giật mình, "Quả" mà hắn ta bị trảm không thay đổi, hơn nữa "Nhân" cũng không đổi thành công!

Xảy ra chuyện gì?

Ý chí Phù Tang cũng rất ngạc nhiên.

Chợt, hắn ta bắt đầu thử lần thứ hai...

Chẳng mấy chốc Phù Tang lại thất bại.

"Quả" bị quyết định cho hắn ta như là mệnh cách đã chú định, vẫn điêu khắc vào quỹ tích vận mệnh của hắn ta. Dù lấy lực lượng của hắn ta cũng không thể sửa chữa chút nào.

Thấy tình huống không đúng, ý chí Phù Tang dần xảy ra vấn đề. Đây không phải định "Quả" tìm "Nhân" phổ thông!

Tương lai chưa xảy ra lại có vô số loại khả năng.

Tên nhân tộc kia... Đến từ một năm tháng tương lai mà hắn ta đã vẫn lạc!

Đối phương dùng một chứng cứ hắn ta đã vẫn lạc, định ra "Quả" bị trảm cho hắn ta!

Đây là lực lượng Phù Sinh kỳ cục!

Hắn ta muốn đổi "Nhân", nhất định phải từ trong vô số loại tương lai, tìm được một cái tương lai mình còn sống, mới có thể thay thế "Quả" mà đối phương quyết định!

Nhưng tương lai không thể suy đoán.

Trừ khi... Đi tới trận Phù Sinh kỳ cục kia!

Nghĩ tới đây, ý chí Phù Tang không tiếp tục nếm thử.

Dù sửa đổi hay thay đổi tương lai đều là làm trái thiên cương!

Trước tạm xem tên nhân tộc kia có chịu thu tay lại hay không...

Nếu nhất định muốn đối đầu với hắn ta, việc ván cờ cũng không thể tự mình tiến đến...

U Minh.

Nước Hoàng tuyền cuồn cuộn, từng chuôi mái chèo thuyền trắng bệch hung hăng rơi vào trong nước, tiếp theo bắn ra một đám bọt nước vô cùng âm hàn.

Rét lạnh nồng đậm, thuyền nhỏ mui đen tiến lên như bay, tất cả chỗ có thể dừng chân trên thuyền đều đứng đầy người chèo thuyền đội mũ khoác áo tơi.

Giữa quần áo ảm đạm ở đuôi thuyền, có kim giáp tươi sáng, Đại Nhật chân hỏa cháy hừng hực bao vây ba tên nhân tộc.

Bên cạnh ba tên nhân tộc còn có một ám ảnh khó mà thấy rõ, tử khí quanh quẩn, lại là người chết.

Soạt... Soạt...

Càng ngày càng nhiều móng vuốt dâng lên từ trong Hoàng tuyền.

Trong sương mù quỷ ảnh lay động, quỷ vật như nước thủy triều mãnh liệt mà tới.

Từng đoàn sợi tóc như rắn trườn leo lên thuyền nhỏ, giống với vô số móng vuốt, đều muốn làm thuyền nhỏ lật đổ, kéo xuống dưới đáy Hoàng tuyền.

Lại có đủ loại thuật pháp âm hàn, gào thét ra từ trong sương mù, nhao nhao đánh úp về phía thuyền nhỏ. Đao khí huyết sắc bắn tung toé ra từ đuôi thuyền, như dòng lũ mênh mông.

Tất cả công kích đều bị đao khí sắc bén một trảm mà diệt.

1100 chữ

Chương 2852: Định "Quả" tìm "Nhân" (4)

Trong Hoàng tuyền có sợi tóc, móng vuốt, xúc tu đủ loại, cũng nhanh chóng nhạt lại trong đao khí cuồn cuộn. Không có bất kỳ quỷ vật gì có thể tới gần thuyền nhỏ.

Đột nhiên, tất cả quỷ vật nhào về phía thuyền nhỏ như tuyết đọng gặp mặt trời, trong nháy mắt tiêu tán không còn!

Sương mù quanh quẩn, lũ lụt đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi.

Vạn quỷ tránh lui, tình cảnh vừa rồi như ảo giác.

Chỉ thấy khoảng không quanh mình, sương mù lơ lửng như màn tơ, gợn sóng rung chuyển, một bóng dáng lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện phía trên Hoàng tuyền, vừa vặn chặn con đường mà thuyền nhỏ phải qua Trong chớp mắt lão giả này xuất hiện, Bùi Lăng ở đuôi thuyền lập tức phát hiện.

Khí tức hắn ta suy yếu bình thản như một phàm nhân không có chút tu vi nào, trên dưới cả người không có chút dấu vết tu vi nào.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức cảnh giác, nơi này là Hoàng tuyền, đừng nói phàm nhân, dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng khó có thể sống sót ở đây!

Hiện tại thấy một lão giả phàm nhân không có tu vi, đột nhiên đạp sóng mà đứng, không bị tử khí ảnh hưởng chút nào, thấy thế nào cũng không thích hợp.

Hơn nữa, tất cả quỷ vật vừa rồi đều tránh lui...

Lão giả này rất có vấn đề!

Lúc trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, hệ thống không thao túng hắn làm ra bất kỳ động tác gì.

Soạt, Soạt, Soạt...

Mái chèo thuyền trắng đục nhanh chóng lên xuống, giọt nước bắn tung toé, thuyền nhỏ di chuyển nhanh chóng.

Hóa thân "Mạc Lễ Lan" đứng ngay bên cạnh Bùi Lăng cũng không có chút hành động nào.

"Mặc Côi" và "Họa" cũng phát hiện lão giả, chỉ có điều thấy Bùi Lăng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng án binh bất động.

Lúc này, lão giả nhìn chằm chằm Bùi Lăng, bờ môi mấp máy, tiếng nói già nua: "Ta là một sợi ý chí Phù Tang"

"Nhân tộc, ngươi có thể trốn thoát Quả vừa quyết định?"

Ý chí Phù Tang? !

"Quả" vừa quyết định?

Trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã phản ứng lại.

Vừa rồi hệ thống thao túng hắn đổi "Nhân", hình như còn làm thêm cái gì đó...

Hệ thống còn định ra một "Quả" cho Phù Tang?

Nhưng việc định "Quả" tìm "Nhân" này không phải là thủ đoạn của Phù Tang?

Phù Tang không giải được?

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại không có bất kỳ đáp lại gì.

Hóa thân "Mạc Lễ Lan" cũng không nhúc nhích, không nói một lời.

"Mặc Côi" và "Họa" đứng bên cạnh nghe được người tới là Phù Tang, đầu tiên khẽ giật mình, nhưng thấy Bùi Lăng thờ ơ cũng không nói một lời.

Thuyền nhỏ như thoi đưa xé ra mặt sông, tiếp tục tiến lên, khoảng cách với lão giả càng ngày càng gần.

Khuôn mặt lão giả bình tĩnh, lập tức lại nói: "Nhân tộc, ngươi quyết định Quả, ta cũng có thể tự giải."

"Nhưng ta không muốn làm trái thiên cương"

"Nếu ngươi có yêu cầu gì, có thể nói thẳng ra"

"Chỉ cần yêu cầu không quá cao, ta sẽ cố hết sức thỏa mãn"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức xuất hiện một vòng nghi ngờ.

Phù Tang tự xưng có thể giải "Quả" do hắn quyết định, hắn cũng không nghi ngờ.

Dù sao, đây vốn là chiêu thức của đối phương.

Chỉ có điều... Làm trái thiên cương?

Sửa đổi "Quả" do hệ thống quyết định, tại sao lại là làm trái thiên cương?

Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng rất muốn trực tiếp đồng ý.

Phù Tang chính là một trong ba thần mộc hồng hoang, nâng đỡ mười mặt trời, trấn áp Cam Uyên, địa vị quyền thế, thực lực cường đại.

Hắn cũng không muốn một mình đối địch với nó vào lúc này...

So sánh ra, hắn có thể trực tiếp đưa ra điều kiện để đối phương cứu "Không Mông" tiền bối ra...

Nhưng trong hệ thống uỷ thác, hắn vẫn không có bất kỳ đáp lại gì.

Dáng vẻ thờ ơ, hoàn toàn coi đối phương như không thấy, thật sự giống lúc hắn đối diện với đại lục rễ cây kìa...

Soạt, Soạt, Soạt...

Bọt nước vẩy ra, hàn khí xung quanh, thuyền nhỏ tiến lên như bay, đã sắp đến trước người lão giả, lão giả đứng yên không nhúc nhích, lần thứ ba mở miệng: "Ta có thể hứa hẹn một phần tiên chức.

"Phần tiên chức này cũng có thể sử dụng trong năm tháng ban đầu của ngươi"

"Nếu còn cảm thấy chưa đủ, có yêu cầu gì khác cứ việc nói ra Thấy Phù Tang lại tiếp tục nhượng bộ, trong lòng Bùi Lăng lập tức thấy rất bất ngờ.

Hệ thống quyết định "Quả", chẳng lẽ Phù Tang căn bản không giải được?

Cái này...

Đây là một thẻ đánh cược rất không tệ.

Chỉ cần...

Ngay lúc Bùi Lăng tưởng tượng nên lợi dụng tốt thẻ đặt cược này như thế nào, thuyền nhỏ đã xuất hiện gần lão giả.

Mái chèo thuyền trắng bệch bắn lên giọt nước, như muốn thấm ướt áo bào lão giả.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển giơ tay lên, trực tiếp đánh ra một đạo đao khí kinh khủng, gào thét như nước thủy triều, ầm vang chém về phía lão giả!

Đao khí huyết sắc che ngợp bầu trời, trong chớp mắt nhuộm toàn bộ mặt sông thành màu đỏ thẫm, mặt sông chấn động kịch liệt, dấy lên sóng lớn ngập trời, hàn ý tăng vọt, bông tuyết xám đen bay lả tả.

Trong tuyết lớn đầy trời, nước đục vàng mưa như trút, tạo ra một cơn mưa to trên mặt sông. Nước mưa xen lẫn, hư vô mơ hồ.

Lão giả yên tĩnh đứng đó, không có bất kỳ động tác gì, dường như căn bản không có ý định phòng ngự.

Xoạt! !!

Đao khí như dòng lũ cuồn cuộn, không dừng lại chút nào xuyên qua cơ thể lão giả, huyết sắc tản khắp, bóng dáng lão giả như bọt biển ầm vang tiêu tán.

"Nhân tộc, ngươi sẽ hối hận...

1098 chữ

Chương 2853: Định "Quả" tìm "Nhân"! (5)

Giọng nói già nua lạnh băng của lão giả truyền vào trong tại Bùi Lăng.

Vẻ mặt Bùi Lăng cứng đờ, ngay sau đó...

Giải quyết được đồ vật cản đường, hệ thống tiếp tục thao túng thuyền nhỏ tiến lên.

Soạt, soạt, soạt... Rất nhiều mái chèo thuyền nhanh chóng lên xuống, thuyền nhỏ nhẹ nhàng mau lẹ xuyên qua vị trí vừa rồi của lão giả, đi đến chỗ sâu trong U Minh...

Sương mù lúc đậm lúc nhạt, vừa đi vừa về quanh quẩn, có dòng nước Hoàng tuyền cuồn cuộn, tung hoành trào lên.

Âm hàn lờ mờ, tĩnh mịch như mộ phần.

Hồng hoang.

Phía dưới huyết nguyệt, sóng nước Cam Uyên lấp loáng, chiếu rọi cành lá lượn quanh, giữa lá xanh phỉ thúy có từng tia từng sợi vàng ròng như Đại Nhật chân hỏa nhảy nhót.

Phía trên thân cây to lớn mở ra lít nha lít nhít con mắt.

Ý chí Phù Tang trở về, hắn ta thu hồi lực chú ý khỏi tên nhân tộc cả gan làm loạn, ngang ngược càn rỡ kia.

Sau đó, giải quyết "Quả" trên người trước, tiếp theo...

Cả nhân tộc đều phải gánh chịu lửa giận của hắn ta Nghĩ tới đây, toàn bộ bóng dáng Phù Tang đột nhiên mơ hồ, cành lá đầy sinh cơ lập tức hóa thành từng cục kinh khủng sâm nhiên như vô số Quỷ Trảo.

Lít nha lít nhít đôi mắt trải rộng toàn bộ thân cây.

Xúc tu và mây đen như sợi bông bao quanh, có trường xà tới lui trong đó, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn khắp nơi...

Khí tức âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa, tà ác như triều cường lên, cuồn cuộn mà ra.

U Minh.

Phía trên Hoàng tuyền, trăm chiếc mái chèo thuyền vung lên tiếng nước soàn soạt.

Thuyền nhỏ như mũi tên, mau lẹ di chuyển.

Trăm tên người chèo thuyền tiếp tục vùi đầu chèo thuyền, điều khiển thuyền nhỏ mui đen đi vào chỗ càng sâu hơn trong U Minh.

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm...

Theo lão giả vừa rồi biến mất, trong Hoàng tuyền đột nhiên vang lên tiếng động liên tiếp, sau đó đủ loại quỷ vật hình thù kỳ quái lại xuất hiện, tranh nhau chen lấn chụp vào thuyền nhỏ.

Quỷ Trảo, răng nhọn, sợi tóc, xúc tu, cốt thứ... Tuôn về phía thuyền nhỏ như thủy triều, bao vây nó từng đoàn, đủ loại công kích che ngợp bầu trời, như muốn bao phủ thuyền nhỏ tính cả hành khách phía trên!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không ngừng phát ra đạo khí huyết sắc đối địch. Thuyền nhỏ nhanh chóng di chuyển, từng tầng gợn sóng nhanh chóng lăn ra hai bên.

Trong cảm giác của Bùi Lăng, quân cờ đại diện "Không Mông" tiền bối và "Cô Miểu" tiền bối đã càng ngày càng gần.

Ngay lúc này, một đạo ám ảnh đi ra từ trong hư vô.

Đầu mọc sừng nhọn, mặc một bộ trường bào ám lục, sau lưng có vô số xúc tu vung vẩy phiêu đãng, khí tức thâm thúy u lãnh đạp không mà đứng, tròng mắt quan sát toàn bộ Hoàng tuyền.

Bùi Lăng lập tức có cảm ứng, là tên người chết U Minh từng giao thủ với hắn trước đó!

Cùng lúc đó, tên người chết kia mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khóa chặt toàn bộ thuyền nhỏ, tiếng nói u lãnh: "Nhân tộc, không phải ngươi bị Ly La tiên tôn đưa đi rồi sao?"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng hắn cực kỳ bình tĩnh.

Hiện tại hệ thống đã trốn thoát Phù Tang định "Quả" tìm "Nhân".

Nếu bị tên người chết này cắt ngang ủy thác, cũng là một chuyện tốt với hắn!

Đang nghĩ ngợi, hắn lập tức hành động!

Giống với lúc đối mặt với ý chí Phù Tang vừa rồi, hắn trực tiếp đánh ra một đạo đao khí huyết sắc, lưỡi đao phá không, tiếng kêu khóc bén nhọn như quỷ khóc, huyết sắc cuồn cuộn trào lên như dòng lũ, ngang nhiên chém về phía tên người chết kia!

Đao khí cuồn cuộn, khí thôn vạn dặm, như muốn trảm diệt tên người chết kia cùng với hư vô xung quanh hắn ta!

Thấy hành động cổ quái của tên nhân tộc này, lại vượt lên trước ra tay với hắn ta ở trong U Minh, người chết bào phục ám lục lập tức ánh mắt lạnh lẽo.

Hắn ta tâm niệm vừa động, hai con quỷ thủ vô cùng to lớn lập tức nhô ra từ trong hư vô, vẫn kẹp lấy đao khí do Bùi Lăng chém xuống.

Ngay sau đó, người chết bào phục ám lục đánh ra một đạo pháp quyết khí tức âm hàn, trong Hoàng tuyền lập tức dâng lên vô số bọt khí.

Trong chớp mắt, vô số sợi tóc đen nhánh như rong rêu dày đặc, nhanh chóng dâng lên từ trong nước, như giòi trong xương quấn về phía toàn bộ thuyền nhỏ.

Trên thuyền nhỏ, khí cơ quanh người "Mặc Côi" và "Họa" bừng bừng phấn chấn, ống tay áo không gió mà bay, lập tức muốn ra tay.

Nhưng ngay lúc này...

Khí tức hóa thân "Mạc Lễ Lan" đột nhiên biến hóa, vô tận hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Tràn trề giáng lâm, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng lặng yên hóa thành một mảnh thuần trắng! "Mạc Lễ Lan" đưa tay, tất cả sợi tóc nhào lên, khí tức lập tức sa đọa, bắt đầu nhanh chóng nhiễu sóng. Sợi tóc không ngừng nhúc nhích, sinh ra từng mắt dọc đỏ hồng; thân thể đen nhánh vặn vẹo, trong nháy mắt sinh ra lân phiến tinh mịn như rắn hủy, dần rõ ràng từ giữa dòng nước đục vàng; lít nha lít nhít răng nhọn lặng yên mở ra, nhô ra từng cái lưỡi dài tái nhợt.

Trong nháy mắt xung quanh Hoàng tuyền nhét đầy sợi tóc, đã hoàn toàn thay đổi, đọa hóa thành quái đản khó mà miêu tả.

Tất cả sợi tóc nhiễu sóng đều uốn lượn phủ phục về phía "Mạc Lễ Lan" như thần phục. Cùng lúc đó, bọn chúng còn đang không ngừng nhiễu sóng, từng đôi mắt trắng bệch tiếp tục xuất hiện phía trên thể xác bọn chúng, khí tức rét lạnh đột nhiên tăng vọt!

1108 chữ

Chương 2854: U Minh nữ tiên

Phía trên hư vô, khí tức của tên người chết bào phục ám lục kia cũng đại loạn.

Toàn bộ bóng dáng của hắn ta như là tuyết hòa tan, chảy xuôi trong hư vô, sợi tơ như xúc tu, lít nha lít nhít mắt dọc, lưỡi đao như sừng nhọn, cỏ xỉ rêu xanh đậm dinh dính ẩm ướt... Đều hỗn tạp thành một đoàn kỳ quái, ăn mòn quanh mình.

Chỉ trong chớp mắt, tên người chết từng khiến Bùi Lăng rơi vào khổ chiến đã mất đi tất cả sức phản kháng Tên người chết này không có chút dấu vết giãy giụa nào hóa thành một bãi vật quái đản trong hư vô.

Ý chí, tiên chức, vị cách, lực lượng... Của hắn ta đều lập tức nhiễu sóng như là sự tồn tại điên dại! "Mạc Lễ Lan" bị hệ thống điều khiển, chậm rãi thu cánh tay về.

Huyền bào rộng lớn kiểu dáng đơn giản chầm chậm bay xuống, ngàn vạn sợi tóc biến thành quái đản xung quanh lại chìm vào Hoàng tuyền.

Cô cô cô...

Vô số bong bóng bốc lên, sợi tóc biến thành nhiễu sóng quái đản, đều biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, bịch!

Nước sông đục vàng bắn lên cao cao, người chết nhiễu sóng cũng rơi vào Hoàng tuyền như một tảng đá lớn, thẳng tắp chìm xuống, biến mất trong ánh mắt.

Soạt, soạt, Soạt...

Trăm chiếc mái chèo thuyền không ngừng khuấy sóng cả, người chèo thuyền máy móc điều khiển thuyền nhỏ, thuyền nhỏ tiếp tục đi tới.

Nhìn tình cảnh quái dị như vậy, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lại đổ mồ hôi lạnh.

Đây là lực lượng Địa Tiên!

Hơn nữa, lần này hệ thống căn bản không dùng (Thỉnh Tiên Thuật Y!

Lần trước hệ thống mời ý chí Đọa Tiên vào hóa thân của hắn, ý chí Đọa Tiên vẫn ẩn nấp trong hóa thân của hắn, chưa từng rời đi!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến một việc.

Cho đến bây giờ, hắn đã dùng tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này nuốt chửng rất nhiều tiên nhân.

Hơn nữa, mỗi lần đạo thể khuynh hướng hỗn độn, đều phải sử dụng hóa thân "Mạc Lễ Lan" cân bằng. Vốn tưởng đây là vì "Mạc Lễ Lan" đã là tiên nhân, vì vậy mới có thể cân bằng hỗn độn dư thừa trong cơ thể hắn...

Nhưng trước đây không lâu, sau khi hắn nuốt chửng một bộ phận "Quyệt", dưới tình huống bản thể đã có tiên vị gia trì, vẫn cần hóa thân "Mạc Lễ Lan" đi cân bằng!

Đây căn bản không phải vì tiên nhân, mà là trong cơ thể "Mạc Lễ Lan" vẫn luôn có ý chí Đọa Tiên!

Hắn nhiều lần cân bằng hỗn độn như vậy, đều dùng lực lượng Đọa Tiên!

Quả nhiên!

Việc lần trước không đơn giản như vậy!

Hệ thống chắc chắn biết ý chí Đọa Tiên vẫn ở trong cơ thể hắn, sở dĩ vẫn không nhắc nhở cũng không phản ứng, là vì hệ thống này tâm tính thiểu năng, đương nhiên sẽ có ý chí Đọa Tiên trở thành hóa thân của hắn!

Cũng như hiện tại không chút kiêng dè sử dụng lực lượng của đối phương Bùi Lăng càng nghĩ càng cảm thấy việc này không ổn.

Hắn không biết Đọa Tiên vẫn để lại ý chí trong cơ thể hóa thân của hắn là có mục đích gì. Nhưng nghĩ đến cũng biết, tuyệt đối không phải vì giúp hắn cân bằng "Vô Cấu thái" và "Hỗn Độn thái", thuận tiện để hắn dùng trong bất cứ tình huống nào!

Trong năm tháng hậu thế bình thường, hắn dùng hệ thống uỷ thác cưỡng ép điều khiển ý chí Đọa Tiên, điều này khiến ý chí Đọa Tiên rất bất mãn, nhưng lực lượng bị Vĩnh Dạ hoang mạc phong ấn, không thể bắt hắn làm gì thì cũng thôi...

Bây giờ, Đọa Tiên không bị phong ấn, lực lượng còn đang đỉnh phong Lần trước hắn sử dụng [Thỉnh Tiên Thuật], trực tiếp dẫn tới Đọa Tiên [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền} !

Mặc dù sau đó đã thu tay một cách khó hiểu, nhưng lần này...

Hệ thống trực tiếp coi Đọa Tiên là hóa thân của hắn để dùng!

Không khác gì lần trước làm trái thiên cương ngay trước mặt "Ly La" tiên tôn ở trên Vạn tiên hội!

Dù lúc đầu Đọa Tiên không có ác ý với hắn, hiện tại cũng không thể buông tha cho hắn!

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, một giọng nói lạnh băng êm tai đột nhiên vang lên bên tai hắn:

"Thú vị!"

"Ngươi phát hiện ta như thế nào?"

Là giọng Đọa Tiên!

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, hiện tại một sợi ý chí Đọa Tiên ở trong hóa thân của hắn đang bị hệ thống điều khiển.

Lúc này, tiếng nói là bản thể Đọa Tiên truyền âm!

Làm sao bây giờ?

Bùi Lăng tê cả da đầu, nhưng bị hệ thống điều khiển, hắn không để ý đến Đọa Tiên, tiếp tục thao túng thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên.

Soạt, soạt, soạt...

Trăm chiếc thuyền mái chèo trắng bệch chui vào Hoàng tuyền, nhấc lên bọt nước âm hàn to lớn.

Bọt nước bắn tung toé, một chiếc thuyền như thoi đưa biến mất trên mặt sông, lưu lại gợn sóng hình mũi khoan, chấn động thật lâu.

Không biết là đang chờ đợi Bùi Lăng đáp lại hay vì lý do gì khác, giọng Đọa Tiên không tiếp tục vang lên.

Trong Hoàng tuyền hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước đung đưa.

Giọng nói vừa rồi như chỉ là một trận ảo giác.

Sau đó dọc theo con đường này, thuyền nhỏ không gặp phải bất kỳ quỷ vật và điều khác thường gì nữa.

Thuyền di chuyển mau lẹ, một đường không nói chuyện.

Dòng sông cuồn cuộn nhanh chóng lui lại, thuyền nhỏ mui đen đột nhiên phá tan sương mù, đi vào một mảnh sương mù rộng rãi không có bất kỳ cái gì trên mặt sông.

Mặt sông tung hoành như dệt, gợn sóng đong đưa, khí tức âm hàn tràn trề nhét đầy, trên mặt nước đục vàng mênh mông vô bờ trống rỗng, lại phản chiếu mười ba tòa thành trì vô cùng to lớn!

1114 chữ

Chương 2855: U Minh nữ tiên (2)

Mỗi một tòa trong mười ba tòa thành trì này đều hùng tráng mỹ lệ, như là dãy núi to lớn trùng điệp uốn lượn, xen lẫn kéo dài trong sương mù bối rối.

Vọng lâu đen nhánh trầm mặc im ắng như cự thú viễn cổ phủ phục.

Cả người nó ẩn nấp trong sương mù không nhìn rõ, chỉ có cửa thành dữ tợn đáng sợ rất rõ ràng, như u ám che giấu vô tận, trong thâm thúy ấp ủ ngàn vạn kinh khủng quỷ quái.

Chỗ xa nhất như muốn hòa vào vọng lâu tối tăm trang nghiêm, uy nghiêm khổng lồ như muốn bao phủ toàn bộ mặt sông, theo dòng nước đục vàng chập chờn rung chuyển như cái miệng lớn uốn lượn, nuốt hết tất cả tùy thời tùy chỗ!

Trên mặt sông cách mười ba tòa thành trì không xa, vô số thuyền nhỏ mui đen trùng điệp như sâu kiến hội tụ thành dòng lũ. Mỗi một đầu thuyền nhỏ đều có một tu sĩ nhân tộc đang đứng, trên người kim giáp, chân hỏa phủ lên kim giáp, cháy hừng hực.

Lấm ta lấm tấm ánh lửa chiếu sáng một tấc vuông U Minh, trông như nhảy nhót phía trên Hoàng tuyền.

Phát hiện có rất nhiều khí tức nhân tộc, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đã đến nơi!

Nhiều nhân tộc như vậy, xem ra lần này nhân tộc xâm nhập U Minh là có động tác lớn gì đó.

"Không Mông" tiền bối và "Cô Miểu" tiền bối cũng đúng lúc tham gia vào...

Không được!

Nếu hiện tại hệ thống đưa tặng nữ tu nhân tộc đang tham chiến cho hắn...

Bùi Lăng không kịp suy nghĩ tiếp, thuyền nhỏ đã bị hệ thống khống chế, xuyên qua khe hở giữa rất nhiều thuyền bè trước mặt, đi thẳng đến trước cái bóng mười ba thành.

Chẳng mấy chốc, thuyền nhỏ đã dừng lại trước cái bóng mười ba thành không xa giống rất nhiều chiếc thuyền khác.

Dòng nước đục vàng không ngừng rung chuyển, dẫn tới thuyền bè chập chờn, gợn sóng sinh ra từng vòng.

Hệ thống thao túng Bùi Lăng và hóa thân "Mạc Lễ Lan" đồng thời đứng dậy, phi độn lên hướng hư vô. Bóng dáng hai người chiếu rọi mặt nước, cái bóng lay động, lại vừa vặn chui vào một tòa thành trì trong mười ba thành U Đô.

"Mặc Côi" không do dự, cũng lập tức vung ống tay áo một cái, phi độn mà ra, theo sát sau lưng Bùi Lăng.

"Họa" cũng phản ứng mau lẹ, trong nháy mắt đuổi theo Bùi Lăng...

Trong chớp mắt, cái bóng ba người một quỷ tiến vào một tòa thành trì u quỷ cao lớn.

Trong phương hư vô trên suối vàng, ba người một quỷ cũng biến mất không thấy...

Nhìn tình cảnh động tác mau lẹ này, rất nhiều nhân tộc trên chiếc thuyền nhỏ khác đều không để ý.

Mặc dù chiếc thuyền nhỏ mới tới có tốc độ nhanh không hợp thói thường, trên thuyền càng là lít nha lít nhít, đứng đầy người chèo thuyền khí tức quỷ trích trông rất quái dị, nhưng ba tên nhân tộc vừa rồi đều có "Vương" ban thưởng quan, hiển nhiên đều là người một nhà.

Về phần đầu quỷ vật khí tức U Minh kia... Chỉ là cảnh giới Đại Thừa mà thôi.

Cho dù bọn họ không có "Vương" ban thưởng quan, bất kỳ một người nào cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết.

Nghĩ đến chỉ là một đầu quỷ vật bị nô dịch, phụ trách dẫn đường trong U Minh...

Điều duy nhất hơi kỳ quái là ba người một quỷ kia đi vào thành trì, không phải Hiệt thành của "Quyệt" mà là Uyển thành không có bất kỳ liên quan gì.

Thế nhưng, kia hành động bay vào Uyển thành của ba người cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, trông không giống đi nhầm thành trì, có thể là có nhiệm vụ gì khác...

Dù sao, nhiều nhân tộc ở đây như vậy, nếu không xác định mục tiêu, tùy tiện hỏi một chút cũng có thể biết... Nghĩ vậy, tất cả nhân tộc trên thuyền tiếp tục cảnh giới xung quanh.

Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ một nhân tộc gì chủ động lên tiếng, lại không cho "Ứng Thanh Quyệt" bất cứ cơ hội nào....

Hoàng tuyền cuồn cuộn, u ảnh mênh mông, tiếng nước rộng lớn, mười ba vọng lâu nguy nga hiển hách.

Ngàn vạn thuyền bè mang theo chân hỏa hừng hực như suối lửa chảy xuôi, uốn lượn quanh quẩn, chiếu sáng U Minh u ám vô số năm tháng.

U Đô mười ba thành.

Sương mù dày đặc như thực chất, thấp thoáng vô số quỷ quái.

Vọng lâu rộng rãi, lúc xen vào nhau có mái cong đấu sừng so le như răng nhọn, sâm nhiên đối lập. Uyển thành.

Một bóng hình xinh đẹp yểu điệu vội vàng bước đi trên đường phố lờ mờ.

Vẻ ngoài của nàng loại người, mi dài mắt hạnh, sợi tóc mềm mại buộc lên cao cao, búi tóc xếp chồng cắm nghiêng châu ngọc, một sợi châu xuyên rủ xuống thái dương làm nổi bật dáng vẻ côi tư diễm dật.

Mặc một bộ váy dài vạt cân, bộ ngực phập phồng, gấm vóc buộc eo nhỏ nhắn, phía dưới eo nhỏ nhắn... Lại không phải làn váy bay lượn như đã đoán trước hoặc đôi chân dài, mà là một đoàn mây khói màu xám không ngừng tiêu tán.

Toàn bộ thể xác bóng hình xinh đẹp đều hơi mờ, đôi mắt như mực không phân chia lòng trắng và con ngươi, bóng dáng của nàng tản ra ánh sáng mịt mờ trong u ám, cho sinh linh một loại cảm giác hoàn mỹ. Đây là một vị U Minh nữ tiên!

Nữ tiên đi qua con đường ảm đạm, nàng im ắng dừng chân, quanh mình cũng yên lặng như tờ.

Không có cây đèn, không ánh sáng, tất cả đường đi đều yên lặng như toà thành trì khổng lồ này.

Duy chỉ có mặt đường dưới chân lát thứ có sóng ánh sáng lăn tăn, như là lẫn phiến của một loại sinh linh nào đó, lại như đôi mắt của vô số sinh linh chết không nhắm mắt.

Hai bên là căn phòng cao thấp xen vào nhau, chỉ có cửa ra vào lại không có cửa sổ, hình dáng vuông vức trông như từng tòa quan tài.

1104 chữ

Chương 2856: U Minh nữ tiên (3)

Thường cách một đoạn mới trồng một đôi cây cao.

Loại cây cối này khí tức vô cùng u lãnh, như huyền băng vạn năm ngưng tụ mà thành, toàn bộ thân cây đều là sương mù mịt mờ quanh quẩn, tản ra băng hàn vô ngần, hóa thành từng mảnh bông tuyết đen nhánh, lặng yên bay xuống.

Trên cây không có bất kỳ lá cây gì, chỉ có đầu cành kết từng trái cây có to có nhỏ.

Trái cây kia màu sắc đen nhánh, có khô quắt lồi lõm, có no đủ mượt mà, trái khô quắt trông hình thù kỳ quái, khó mà nói dáng dấp ra sao; trái no đủ lại cực kỳ giống đầu nữ tử nhân tộc xinh đẹp, thậm chí ngũ quan sinh động như thật, dường như chỉ cần mở to mắt sẽ là một cái đầu mỹ nhân sống sờ sờ.

Trái cây không gió mà bay, nhẹ nhàng lay động ở đầu cành, loáng thoáng như có tiếng cười thiếu nữ khẽ vang lên.

Dưới cây ngẫu nhiên có trái khô quắt quái đản rơi xuống, xếp cùng bạch cốt.

Thỉnh thoảng có nữ tiên khác hình thể sáng long lanh, đôi mắt như mực đi ngang qua, dưới bờ eo cũng là mây khói tản khắp, phiêu đãng mà đi.

Tất cả nữ tiên gặp phải nữ tiên búi tóc xếp chồng đều chủ động né tránh một bên, khép tay áo hành lễ.

Nữ tiên búi tóc xếp chồng chỉ khẽ gật đầu, không có chút dừng lại nào, nhanh chóng bước đến kiến trúc hùng vĩ nhất trong thành.

Chẳng mấy chốc, nàng đi vào một khu rừng rậm.

Khu rừng này đều có cây cối trồng ở bên đường trước đó tạo thành.

Thân cành vặn vẹo từng cục như là vô số móng vuốt uốn lượn cào vào nhau mà thành, không có bất kỳ lá cây gì, chỉ có từng trái cây rủ xuống đầu cành.

Rõ ràng trái cây nơi đây kết trái tốt hơn gốc cây bên đường vừa rồi.

Phần lớn đều thể hiện ra dáng vẻ đầu thiếu nữ nhân tộc.

Có nữ tiên đi xuyên qua dưới rừng, bận rộn.

Thấy nữ tiên búi tóc xếp chồng cũng khom mình hành lễ.

Nữ tiên búi tóc xếp chồng chỉ tùy ý thăm hỏi, liền nhanh chóng rời đi.

Sau một lát, nàng đi vào một tòa phủ đệ trang nghiêm túc mục.

Tòa phủ đệ này đặc biệt tĩnh mịch, như là mộ phần lâu không có người tế tự, yên tĩnh đứng sừng sững trong lờ mờ.

Phía trên phủ đệ có tán cây khổng lồ, loáng thoáng hiện ra.

Thân cành xoay quanh dữ tợn, thẳng vào hư vô, có rất nhiều trái cây treo từng đống, rực rỡ muôn màu, từ xa nhìn lại như đầu vô số thiếu nữ yên tĩnh nhắm hai mắt, buông xuống đầu cành, sâm nhiên đáng sợ.

Phía trên cửa chính, có bảng hiệu nền đen chữ vàng treo cao: "Uyển thành phủ".

Dưới tấm bảng, một trái một phải có một loạt nữ tiên người mặc hắc giáp đứng hầu.

Đều óng ánh sáng long lanh, mắt mực như đêm, váy như đoàn mây khói lớn phiêu tán mờ mịt, hắc khí cuồn cuộn.

Tất cả những nữ tiên này cầm trường mâu cao mấy trượng trong tay, khí tức thâm thúy lạnh băng, khuôn mặt nghiêm túc, trường mẫu đan xen, chặn con đường tiến vào phủ thành chủ.

Nữ tiên búi tóc xếp chồng dừng lại ở cửa, trầm giọng nói: "Ta có việc, cần gặp mặt thành chủ!"

Ánh mắt người trông coi đảo qua từ trên xuống dưới cả người nàng, chợt không hỏi nhiều, thu hồi trường mẫu nhường đường.

Nữ tiên búi tóc xếp chồng lập tức đi vào trong phủ.

Phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, bức tường đối diện uốn lượn như núi, trên đó điêu khắc Vạn quỷ cốt sơn đồ, cốt sơn kia thuần túy do đầu sinh linh xếp thành, có to có nhỏ, bao gồm ngàn vạn tộc quần.

Lại có đủ loại quỷ vật rít gào kêu gọi trên đó, tuỳ tiện hoành hành.

Tất cả đầu lâu đều là vẻ oán độc lại đau khổ, có cành lá đen nhánh, gai đâm như đao, leo trèo sinh ra từ dưới đáy cốt sơn, đâm xuyên qua hốc mắt di cốt như thủy triều tràn lan, leo lên cả dãy núi.

Vẻ mặt nữ tiên bình thản vòng qua bức tường, bước vào bên trong.

Sau bức tường trống rỗng là một quảng trường cực kỳ rộng lớn.

Xung quanh quảng trường có từng bóng đen lay động đứng sừng sững, những cái bóng kia thiên kì bách quái như pho tượng không nhúc nhích, chỉ có từng ánh mắt oán độc cùng nhau tập trung vào trên người nữ tiên, lạnh lùng ngóng nhìn.

Nữ tiên đi xuyên qua quảng trường, đi vào một cánh cửa thuỳ hoa, phía sau cửa hòn non bộ nước chảy, núi màu trắng bệch đều là di cốt xây lên, nước màu đỏ thẫm, khí tức ngai ngái như là huyết dịch của sinh linh mới chảy xuống.

Lại có mưa gió lượn vòng, quanh quẩn.

Hai bên hành lang treo chuông gió có dài có ngắn, những chuông gió kia màu sắc như tuyết, nhìn lại lờ mờ như từng con mắt tái nhợt.

Khắp nơi yên tĩnh, dường như cả tòa phủ đệ đều không có vật gì, một mình nữ tiên đi vào, phá vỡ sự an bình không biết góp nhặt bao nhiêu năm tháng ở nơi đây.

Uy áp vô hình tràn trề giáng xuống.

Nữ tiên im lặng không nói, mây khói đảo qua hành lang, chẳng mấy chốc trước mặt nàng xuất hiện một tòa quảng điện nguy nga.

Bên ngoài quảng điện, từng đôi mắt màu mực như đại dương mênh mông, vô số thị vệ cầm kích đứng đó, thủ vệ nơi đây.

Cửa điện mở rộng lộ ra cung điện sâu thẳm u ám phía sau cửa.

Có thể trực tiếp trông thấy phía trên từng tầng thềm son rủ xuống một cái cốt màn.

Cốt màn tái nhợt, giữa khe hở của màn mơ hồ thấy được một bóng dáng uyển chuyển, ngồi ngay ngắn trên vương tọa.

Khí tức của nàng thâm thúy nội liễm như không hề bận tâm.

Nữ tiên đi vào bên trong, đến bên thềm son hành lễ, trầm giọng nói: "Bái kiến thành chủ!"

1117 chữ

Chương 2857: U Minh nữ tiên (4)

"Bẩm thành chủ, có rất nhiều sinh linh xâm nhập U Minh, hơn nữa còn là nhân tộc xưa nay yếu đuối, gánh chịu huyết thực chủ yếu!"

"Hiện tại nhân tộc đã đánh vào Hiệt thành"

"Bọn họ có chuẩn bị mà đến, tình hình chiến đấu rất kịch liệt"

"Xin hỏi thành chủ, chúng ta có cần ra tay?" Nghe vậy, bóng dáng sau cốt màn không nhúc nhích, không phát ra bất kỳ tiếng nói gì.

Nữ tiên duy trì động tác hành lễ, không ngẩng đầu, yên tĩnh chờ đợi thành chủ phân phó.

Sau một lát, một giọng nói lạnh băng trong trẻo truyền ra từ trên thềm son: "Không cần để ý.

Nữ tiên lập tức đáp: "Vâng!"

Nói xong, lại đợi một lúc, thấy thành chủ không có phân phó gì khác, nữ tiên lập tức hành lễ cáo lui, nhanh chóng rời đi.

Sau cốt màn, bóng dáng uyển chuyển chậm rãi đưa tay, ánh mắt như điện lập tức xuyên qua trùng điệp cách trở, nhìn về phía Hiệt thành.

Trong tối tăm có ánh lửa sáng tắt, chiếu sáng U Minh lờ mờ đã lâu.

Tiếng la giết cuồng loạn như thủy triều dao động không ngớt.

Khí tức máu và lửa xông lên trời không. Trong đôi mắt màu mực của thành chủ Uyển thành không có bất kỳ biến hóa nào, sâu kiến đã từng hèn mọn yếu đuối, cũng có một ngày đánh vào U Minh...

Thế nhưng, đây cũng là vận khí của những sâu kiến này rất tốt!

Từ khoảnh khắc những sâu kiến này tiến vào U Minh, chúa tể U Minh từng có phân phó... Nhường Hiệt thành!

Chúa tể không nói nguyên nhân cụ thể, nàng cũng không rõ ràng.

Nhưng đến mức độ này, nàng nhiều ít có thể đoán được một chút...

Việc này có liên quan tới Thành tôn!

Đang nghĩ ngợi, thành chủ Hiện thành đột nhiên phát hiện có nhân tộc xâm nhập Uyển thành!

Thành chủ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thèm để ý chút nào phân phó: "Có mấy sâu kiến xâm nhập Uyển thành"

"Đi nghiền chết bọn họ"

Bên ngoài đại điện lập tức có hai tên thủ vệ ra khỏi hàng, khom người đáp: "Vâng!"

Hai tên thủ vệ nhanh chóng rời đi.

Trên thềm son, thành chủ hơi chợp mắt, không tiếp tục để ý loại việc nhỏ này.

Cốt màn không gió nhẹ lay, rã rời như nước giếng dập dờn, che lấp u ám.

Uyển thành.

Đường đi u ám, từng cây quỷ đứng sừng sững, căn phòng trang nghiêm như quan tài sắp xếp chỉnh tề.

Bóng dáng nửa người nửa khói xuyên qua lui tới, mấy tên nữ đồng U Minh buộc Song Nha Kế, kéo hắc khí cuồn cuộn, nắm tay vây quanh một gốc quỷ cây chơi đùa, cách bọn họ không xa, trên kệ chống lên có nữ tiên U Minh đang treo từng tấm da.

Những tấm da kia có rất nhiều chủng loại, có yêu tộc, có Thủy tộc, có nhân tộc... Đều rất mới mẻ, lúc treo lên còn có huyết nhục chậm rãi nhỏ xuống, khí tức ngai ngái tản khắp quanh mình.

Còn có một số nữ tiên U Minh vẻ mặt vội vàng trước khi xuất phát, nhanh chóng đi qua.

Đột nhiên, bọn họ đã nhận ra khí tức xa lạ, lập tức quay đầu nhìn lại. Trên mặt đường cách đó không xa, một bóng dáng huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện!

Ở sau lưng hắn, một nữ tu huyền bào tóc xõa, một nữ tu tiên tư dật mạo hoa phục cùng một đạo ám ảnh âm u đầy tử khí theo sát.

Rất nhiều nữ tử U Minh lập tức ngừng việc trong tay, đồng loạt nhìn về phía nhân tộc đột nhiên xuất hiện.

Bùi Lăng đi lui vào tòa thành trì này, chỉ cảm thấy sau lưng như mở ra từng cái miệng lớn, ngàn vạn quỷ quái ẩn nấp trong đó, như muốn lập tức xông lên xé hắn thành mảnh nhỏ.

Dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn không do dự chút nào, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Điểm sáng trong ánh mắt lập tức biến mất!

Ánh mắt của hắn nhìn đường đi quỷ mị quái đản sau lưng, cùng từng người yểu điệu óng ánh sáng long lanh, váy kéo mây khói.

Lúc này, hình bóng lay động, số lượng rất nhiều, đôi mắt màu mực trừng trừng nhìn qua hắn, "Mạc Lễ Lan" và "Mặc Côi". Sắc mặt Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng thì khẽ giật mình, khí tức những nữ quỷ U Minh này rất giống mấy U hồn thị nữ Hiểu Nghê, Vụ Liễu!

Thậm chí đao linh Cửu Phách Đạo của hắn, trước khi bị luyện chế thành đạo linh cũng có được khí tức tương tự.

Lúc đang suy nghĩ, một U Minh nữ tiên u lãnh cười tà nói: "Huyết thực đưa tới cửa!"

"Của ta!"

Nói xong, răng mỗi nàng bất động, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào vô cùng bén nhọn. Toàn bộ bóng dáng hóa thành một đạo hơi khói ảm đạm, trực tiếp nhào về phía ba người Bùi Lăng!

Chỉ một thoáng, khí tức âm hàn bùng lên, uy thế vô cùng kinh khủng đập vào mặt, dường như có mây khói màu đen cuồn cuộn như nước thủy triều, như muốn bao phủ hoàn toàn đám người Bùi Lăng.

Vào!

Ngay lúc tên U Minh nữ tiên này nhào đến trước người Bùi Lăng, khí tức của "Mạc Lễ Lan" biến ảo, một cảm giác ngủ say cường đại ầm vang giáng lâm.

Trong chốc lát, tất cả U Minh nữ tiên xung quanh đều chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả U Minh nữ tiên phóng tới Bùi Lăng cũng không khống chế nổi khép lại mắt mực, lúc hồn thể của nàng rơi xuống, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, vừa hay mở ra một cái Dưỡng Hồn túi đẳng cấp cao.

U Minh nữ tiên đâm vào trong đó.

"Leng keng! Hệ thống thành công đưa tặng một lô đỉnh...

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục đưa tặng miễn phí chín mươi chín tên lô đỉnh cho ngài.."

Trong đầu Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, không nhìn U Minh chi vật ngã xuống đất ngủ say quanh mình, bước ra, nhanh chóng đi về một phương hướng.

1099 chữ

Chương 2858: U Minh nữ tiên (5)

"Mặc Côi" thấy thế, lập tức đuổi theo.

Mặc dù Bùi Lăng này nói và làm không câu nệ tiểu tiết, nhất là trên mặt nữ sắc, biểu hiện rất tham lam hồ nháo, nhưng thực lực thật sự cường đại!

Nhiều U Minh quỷ tiên như thế, lại không có chút sức chống cự nào trên tay hắn!

Sau đó, chắc có thể nhanh chóng tìm ra "Không Mông"...

"Họa" không rên một tiếng, cũng theo thật sát ở phía sau.

Thấy hệ thống đã bắt đầu đưa tặng lô đỉnh, nhưng vừa rồi nhiều U Minh nữ tiên như vậy, lại chỉ tặng một cái, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần... Hệ thống chỉ đưa tặng chính tiên!

Vừa rồi nhiều U Minh nữ tiên như vậy, chỉ có người bị hắn chứa trong Dưỡng Hồn túi là chính tiên.

Cái khác đều là tán tiên, thậm chí là tàn tiên.

Hệ thống chướng mắt!

Điều này...

Bùi Lăng lập tức nghĩ tới điều gì đó, lúc hắn Kết Đan kỳ, lô đỉnh do hệ thống đưa tặng là Tông Chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến... Đến Nguyên Anh trung kỳ, hệ thống đưa tặng Thiên Cơ Tố Chân Thiên, Nguyên Anh hậu kỳ Yến Minh Họa...

Về sau Hóa Thần kỳ, hệ thống đưa tặng Thái Thượng trưởng lão Yến Tê thành, Hợp Đạo kỳ Văn Nhân Linh Sắt...

Phản Hư kỳ, đưa tặng lão tổ Chẩm Thạch tô thị, Hợp Đạo kỳ Tô Tích Nhu...

Độ Kiếp kỳ, đưa tặng tổ sư Tố Chân Thiên, Đại Thừa kỳ "Không Mông" tiền bối...

Hiện tại tu vi của hắn đến Đại Thừa kỳ, hệ thống trực tiếp đưa tặng chính tiên...

Hệ thống đưa tặng lô đỉnh, luôn có tu vi ở trên hắn!

Ngược lại đạo lữ không có yêu cầu cao như vậy, chỉ cần tư chất, nội tình không kém cũng có thể trúng tuyển.

Ví dụ như lúc ở Độ Ách uyên, đưa tặng Thẩm Âm Trần, Trần Tĩnh Mộng, Triệu Quyên Quyên, Lâm Hàm Yên...

Trở thành lô đỉnh của hắn còn khó hơn trở thành đạo lữ của hắn?

Đây là thao tác thiểu năng gì?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, dựa theo hệ thống phán định, đạo lữ là dùng để song tu, lô đỉnh là dùng để thải bổ.

Chỉ là song tu, đạo lữ tu vi cao thấp cũng không phải đặc biệt quan trọng.

Chỉ cần tu vi đôi bên không chênh lệch quá xa là được...

Còn lô đỉnh... Nhất định phải chịu đựng được hắn thải bổ!

Nội tình của hắn quá hùng hậu, yêu cầu chọn lựa lô đỉnh của hệ thống trực tiếp cách một cảnh giới lớn!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại đi tới một khu rừng cây quý.

Toàn bộ trong rừng đều là từng gốc cây cao lớn vặn vẹo, những cây cối này không có một chiếc lá, chỗ gần cành cây chất đống từng chồng bạch cốt, đầu cành là từng trái cây đen nhánh có to có nhỏ.

Tất cả trái cây đều như thiếu nữ đầu nhân tộc, khuôn mặt yên bình.

Rất nhiều U Minh nữ tiên kéo cái rổ bên từ cành lá đen nhánh, đi qua dưới rừng, chọn lựa ngắt lấy trái cây đen nhánh.

Bùi Lăng bước vào trong rừng, khí tức ngủ say quanh người "Mạc Lễ Lan" theo sát phía sau lập tức ăn mòn bốn phương tám hướng.

U Minh nữ tiên trong tầm mắt lập tức không nói tiếng nào ngã xuống.

Bùi Lăng lại mở ra Dưỡng Hồn túi đẳng cấp cao, cách không một trảo, hút một tên U Minh chính tiên có được "Bản nguyên" trong đó vào túi.

Hắn tiếp tục đi tới, "Mặc Côi" và "Họa" nhắm mắt theo đuôi phía sau.

Chẳng mấy chốc, một nhóm người rời khỏi rừng rậm, xuất hiện trên đường phố u ám bối rối.

Nơi bọn họ đi qua, U Minh nữ tiên như lúa bị cắt đổ, ngã xuống từng đống.

Trong nháy mắt, thành trì vốn yên tĩnh càng có vẻ tĩnh mịch.

Cơn buồn ngủ như nước thủy triều lấy Bùi Lăng làm trung tâm, sôi trào mãnh liệt lan ra cả tòa thành trì.

Theo nữ tu ngã xuống càng ngày càng nhiều, từng chính tiên bị chọn lựa ra, chứa vào Dưỡng Hồn túi.

Có lực lượng Đọa Tiên một đường thông suốt.

Hơn nữa, toàn bộ bên trong tòa thành trì này đều là nữ tiên.

Ba người một quỷ không thấy bất kỳ quỷ vật nam tính nào.

Chỉ chốc lát, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa phủ đệ cao lớn trang nghiêm túc mục.

Tòa phủ đệ này yên tĩnh đứng sừng sững, cánh cửa bảng hiệu có nền đen chữ vàng treo cao, lại là phủ thành chủ!

Phía trên tòa phủ đệ mơ hồ có bóng cây khổng lồ, đầu cành từng đống trái cây, trong u ám nhìn không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy vô tận oán độc, lạnh lùng quan sát.

Cửa phủ đệ, trường mâu như rừng, từng U Minh nữ tiên binh khí giao nhau, quân dung nghiêm túc, chặn con đường tiến vào phủ đệ.

Phía sau cửa mây khói phun trào, tên nữ tiên búi tóc xếp chồng vừa gặp mặt thành chủ cũng đúng lúc đi ra từ trong phủ thành chủ ra.

Nhìn thấy ba tên nhân tộc ở đối diện, nữ tiên búi tóc xếp chồng cùng rất nhiều thủ vệ phủ thành chủ còn chưa kịp hiểu ra đây là có chuyện gì, đã trực tiếp ngã xuống đất, ngủ say.

Bùi Lăng mở ra Dưỡng Hồn túi, hút tất cả nữ tiên trước mặt vào...

Ngay sau đó, hắn nhanh chân đi vào phủ thành chủ.

"Mặc Côi" và "Họa" cũng lập tức đi theo.

Đi vòng qua bức tường nguy nga, xuyên qua quảng trường, đi vào cửa thuỳ hoa, bước lên hành lang quanh co...

Trong vườn hoa bên ngoài hành lang, di cốt xây thành hòn non bộ đan xen vào nhau tinh tế, dòng máu ào ạt chảy xuôi, xoa dịu cỏ cây u ám ven bờ.

Màu sắc những cỏ cây kia đều là xám đen, đầu cành lại nở rộ bông hoa đỏ bừng, đóa hoa kiều diễm như là vết máu bắn tung toé từ cổ sinh linh, đặc biệt yêu dị.

"Nhân tộc!"

1109 chữ

Chương 2859: Hình phạt tàn khốc nhất!

Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh truyền đến từ đằng xa, lại là hai tên thị vệ nhận mệnh tiến đến truy nã người xâm nhập Uyển thành, cách cỏ cây lượn quanh thấy một đám người Bùi Lăng.

Bọn họ không do dự chút nào, lập tức chuẩn bị ra tay.

Chỉ có điều, vừa bước ra một bước, cơn buồn ngủ cuồn cuộn như sóng to gió lớn lập tức nuốt hết bọn họ.

Keng keng...

Trường kích rơi xuống đất, hai tên thủ vệ trực tiếp mê man.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, cũng chứa bọn họ vào Dưỡng Hồn túi...

Sau đó hắn tiếp tục tiến lên.

Chẳng mấy chốc, quảng điện trang nghiêm xuất hiện trước mặt một đoàn người.

Ngoài điện thị vệ như mây, trường kích như rừng, từng đôi mắt màu mực như biển như nước thủy triều, mây khói cuồn cuộn, dung mạo tuyệt đẹp, sâm nhiên đáng sợ.

Cửa điện mở rộng, có thể thấy được cung điện rộng lớn, thềm son cao ngất.

Cốt màn tái nhợt yên tĩnh treo ở đó, phía sau rèm có bóng dáng mơ hồ, chỉ cảm thấy khí tức thâm trầm như giếng cổ dưới ánh trăng, không chút gợn sóng, không biết thật sâu cạn, chỉ cảm giác sâu thẳm vô ngần.

Mọi tiếng động quanh mình yên ắng, tử ý bốc lên, lấm ta lấm tấm đôi mắt màu mực sắn bén cao ngất cùng nhau ngóng nhìn, hàn ý bành trướng.

Trong tối tăm như có uy áp vạn quân, như núi cao biển rộng ầm vang giáng xuống Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Bùi Lăng yên lặng hỏi thăm liệt tổ liệt tông hệ thống, số lượng nữ tiên trong Dưỡng Hồn túi trên tay hắn đã không ít, nhưng khoảng cách một trăm tên lô đỉnh còn có sự chênh lệch tương đương!

Hệ thống còn muốn tiếp tục đưa tặng Bóng dáng sau cốt màn, ngồi trên bảo tọa cao cao kia, đừng là U Minh chi chủ! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức "Mạc Lễ Lan" biến ảo, ý ngủ say mãnh liệt càn quét, hiển nhiên là hệ thống lại cưỡng ép sử dùng lực lượng Đọa Tiên! Nhưng ngay lúc này giọng nói lạnh băng êm tai của Đọa Tiên đột nhiên lại vang lên bên tai Bùi Lăng: "Không hỏi sinh tử, chỉ cầu bản tâm"

"Ngươi có thành tựu tôn chi tư!"

"Ngày sau lại đến tìm ta"

Vừa nói xong, loại khí tức vô cùng huyền diệu, cao thâm khó lường, kéo theo cả vô tận hỗn loạn, tà ác, âm u lạnh lẽo, ảm đạm, điên cuồng trên người "Mạc Lễ Lan"... Trong chốc lát tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì! Dường như bị lực lượng gì đó cưỡng ép bóc ra...

Đọa Tiên đi!

Hơn nữa còn lấy đi ý chí của mình!

Khí tức Mạc Lễ Lan đột nhiên hạ xuống, lại suy yếu trong nháy mắt!

Cùng lúc đó, cốt màn trắng bệch tách ra, lộ ra phía sau rèm tĩnh mịch, phía trên thềm son mọc đầy nhánh hoa trắng bệch hơi mờ.

Giữa bụi hoa có bảo tọa màu mực yên tĩnh đứng sừng sững.

Trên đó có một bóng dáng hoa phục ngồi ngay thẳng, tóc bạc búi cao, xếp như mây, phía trên búi tóc ngọc biếc quấn quanh, chính giữa đội một đỉnh tiểu quan trân châu, châu quang mờ mịt, mơ hồ như sương, như một đoàn ánh sáng dìu dịu nở rộ trên đỉnh đầu.

Váy dài chấm đất, vòng eo tinh tế như liễu, phía dưới váy lại là khói đen cuồn cuộn, toàn bộ thể xác sáng long lanh như thủy tinh, đôi mắt màu mực như đêm tối vô ngần.

Uy áp âm hàn, lạnh lẽo kinh khủng như thực chất, tràn trề giáng xuống, làm hô hấp của người sống đều cứng lại! Phía dưới thềm son, hai bên quảng điện có từng đôi mắt màu mực lặng yên hiện ra như sao nhỏ đêm hè, hội tụ như dòng, tầng tầng lớp lớp bao quanh Bùi Lăng, "Mạc Lễ Lan", "Mặc Côi" và "Họa".

Bóng dáng trên bảo tọa không trực tiếp ra tay, mà tiếng nói u lãnh mở miệng: "Các ngươi là người phương nào?" Nghe vậy, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không đáp lại bất kỳ điều gì, hóa thân "Mạc Lễ Lan" cũng bị hệ thống điều khiển, thành công thi triển đầu "Bản nguyên"

"Ngủ" này.

Chỉ có điều, đã mất đi lực lượng Đọa Tiên, bóng dáng trên bảo tọa không nhúc nhích tí nào, lại không có chút phản ứng nào.

Trong rất nhiều U Hồn nữ tiên, nữ tiên khí tức cường thịnh chỉ hơi hoảng hốt, lập tức khôi phục bình thường.

Còn U Hồn nữ tiên khí tức yếu kém, mặc dù không khống chế nổi khép lại hai mắt, nhưng U Minh đặc biệt âm u lạnh lẽo, tử khí mãnh liệt, cũng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, lại không bất cứ điều khác thường nào. Ngay sau đó, hệ thống như đã nắm toàn cục trong tay, cũng hành động như vừa rồi, lại mở Dưỡng Hồn túi ra chuẩn bị thu lấy những U Hồn nữ tiên này căn bản chưa rơi vào trạng thái ngủ say trước mặt.

Nhìn một loạt thao tác thiểu năng của hệ thống, Bùi Lăng cảm thấy da đầu run lên!

Hiện tại tin tức tốt duy nhất là Đọa Tiên không hề có ý muốn ra tay với hắn.

Nhưng vị U Hồn nữ tiên ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trước mặt...

Từ khi tiến vào U Minh đến nay, đây là người mạnh nhất trong tất cả người chết mà hắn từng gặp!

Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chắc chắn là một vị Kim Tiên!

Hơn nữa, ngoại trừ vị Kim Tiên này, dường như những U Hồn nữ tiên như thủy triều phun trào xung quanh đều nắm giữ "Bản nguyên", là chính tiên tiên lại và Tiên Quan chưởng đạo được tiên chức gia trì!

Số lượng nhiều như thế... Không có lực lượng Địa Tiên muốn toàn thân trở ra, gần như không có bất kỳ khả năng gì!

Phải dùng hóa thân chặn hậu, bản thể mới có thể thoát thân!

Trước đó hóa thân của hắn chịu một kích do Long hậu tự mình ra tay, còn có sức đánh một trận với mười tên chính tiên.

1119 chữ

Chương 2860: Hình phạt tàn khốc nhất! (2)

Sau đó, hắn lại nhiều lần thi triển tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này, hiện tại thực lực của cỗ hóa thân này càng mạnh hơn lúc trước!

Cộng thêm vị Chung Quỳ Liệt kia ban thưởng quan... Hiện tại hắn lấy ra tất cả át chủ bài, dù đối mặt với Kim Tiên, cỗ hóa thân này cũng có thể chống đỡ thời gian dài!

Thế nhưng, trong tình huống đó "Mặc Côi" tiền bối và "Họa" tiền bối, nhiều nhất chỉ có thể dẫn một người đi.."Họa" tiền bối là người chết, ở lại U Minh sẽ không có việc gì, vậy dẫn "Mặc Côi" tiền bối rời đi...

Chờ sau khi bản thể an toàn, có thể điều khiển hóa thân toàn lực thoát thân!

Thật sự không được, lại liều chết dùng hệ thống uỷ thác [Thỉnh Tiên Thuật ở một lần...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã nghĩ kỹ tất cả cách đối phó tiếp theo.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, sau trận chiến này dù kế hoạch thành công, tất nhiên cũng phải trả giá cực kỳ nặng nề.

Nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, giữ được nội tình sẽ là một trận đại thắng...

Ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, phía trên thềm son, tròng mắt thành chủ Uyển thành nhìn về phía "Mạc Lễ Lan", trong chốc lát hoàn toàn không có dự định ra tay.

Vốn tưởng chỉ là mấy sâu kiến không biết sống chết, tùy tiện điều động hai tên thủ hạ tiến đến là lật tay có thể diệt.

Nhưng tên nữ tiên nhân tộc này... Vừa thể hiện ra khí tức khủng bố, ngay cả nàng cũng cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn Đây cũng là người mạnh nhất trong đám nhân tộc đến đây!

Hiện tại đối phương không đi tiến đánh Hiệt thành mà chúa tể cố ý nhường lại, mà đến Uyển thành tìm nàng, chắc chắn là đại diện nhân tộc đến đàm phán với U Minh.

Dù sao, nhân tộc yếu đuối chỉ là tộc quần huyết thực như bụi bặm, căn bản không có tư cách gặp mặt chúa tể.

Không!

Không phải không có tư cách gặp mặt chúa tể, ngay cả tư cách gặp mặt thành chủ U Đô mười ba thành cũng không có.

Hiện tại nàng không trực tiếp ra tay, hoàn toàn là vì tên nhân tộc này dám quay đầu ở trong U Minh, lại có thể lông tóc không hao tổn đi đến trước mặt nàng trong Uyển thành đề phòng sâm nghiêm.

Đúng vậy, dù đối phương là loại chủng tộc nào, nhưng có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi đến chính điện phủ thành chủ này, thực lực đã nhận được sự công nhận của nàng.

Bởi vậy, nàng cho đối phương một cơ hội nói chuyện ngang hàng với nàng!

Đang nghĩ như vậy, thành chủ Uyển thành lập tức nhìn thấy, tên nam tính nhân tộc huyền bào vác đao kia, lấy ra một cái Dưỡng Hồn túi, trong túi u ám thâm thúy, đã đựng không ít U Hồn nữ tiên Uyển thành.

Thành chủ Uyển thành nhìn tình cảnh này, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ từ tốn nói: "Thả chính tiên tộc ta ra"

"Lần này các ngươi đến U Minh có mục đích gì.."

Còn chưa nói hết câu, thành chủ cảm thấy một luồng lực hút rõ ràng truyền đến, tên nam tính nhân tộc kia chẳng những không thả rất nhiều U Hồn nữ tiên ra, dường như còn muốn thu cả nàng vào trong Dưỡng Hồn túi vật liệu đơn sơ kia!

Thành chủ Uyển thành ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, toàn bộ bóng dáng không nhúc nhích tí nào, ngay cả sợi tóc cũng chưa từng bay lên, trong mắt lại xẹt qua một tia bất mãn rõ ràng.

Nàng đã cho mấy tên nhân tộc trước mặt cơ hội, nhưng cũng không có nghĩa mấy tên nhân tộc này có thể làm càn ở trước mặt nàng!

Tên nữ tiên nhân tộc kia vừa đi lên đã sử dụng pháp tắc với bọn họ, nàng đã tha thứ cho mấy tên nhân tộc này một lần, hiện tại tên nhân tộc nam tính còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, vô lễ mạo phạm, nhất định phải trả giá!

Nghĩ tới đây, thành chủ Uyển thành trực tiếp giơ tay lên, ngón tay nhỏ nhắn như cọng hành, nhẹ nhàng điểm một cái về phía Bùi Lăng.

Một tia sáng lạnh phá không như sao, lập tức lôi ra một đường vòng cung xanh nhạt trong quảng điện u ám.

Trong chốc lát, Bùi Lăng lập tức cảm thấy cả người rùng mình, tử ý to lớn như thực chất, bao phủ toàn bộ nhục thân thần hồn của hắn!

Cái này trông như là một ngón tay bình thường, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng Trong lòng Bùi Lăng cực kỳ bình tĩnh, hiện tại hắn chỉ đợi hệ thống uỷ thác bị cắt ngang!

Chỉ cần khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức để hóa thân chặn hậu, bản thể dẫn theo "Mặc Côi" giết ra khỏi trùng vây...

Suy nghĩ chưa dứt, thân thể hắn đã bị hệ thống điều khiển, chủ động tránh sang bên cạnh.

Chỉ có điều, một ngón tay này của thành chủ Uyển thành nhanh hơn thiểm điện, hiển nhiên tốc độ bản thể đã không kịp!

Thời khắc mấu chốt, hóa thân "Mạc Lễ Lan" đột nhiên hóa thành một đoàn bóng tối như thực chất, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn, vô số đường vân màu đỏ sậm tràn ngập ý vị không rõ hiện lên quanh người Bùi Lăng.

Lại là hệ thống vì tăng tốc cho Bùi Lăng, trực tiếp điều khiển hóa thân và bản thể dung hợp!

Trong chớp mắt, khí tức của Bùi Lăng tăng vọt, tốc độ trở nên vô cùng nhanh, thoáng cái đã xuất hiện ở nơi xa...

Oanh!

Điểm sáng xanh nhạt rơi vào vị trí hắn vừa đứng, tiếng vang ngột ngạt truyền ra, cả tòa đại điện không nhúc nhích tí nào, trên mặt đất cát bay đá chạy, lập tức xuất hiện một cái hố to lớn.

"Mặc Côi" và "Họa" cách khá gần không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt bị dư âm của chiêu này đánh bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.

1096 chữ

Chương 2861: Hình phạt tàn khốc nhất! (3)

Nhìn tình cảnh vô cùng nhanh này, đầu óc Bùi Lăng lập tức trống rỗng, hệ thống giúp hắn thu hồi hóa thân?

Quả nhiên!

Hệ thống thiểu năng!

Hiện tại hóa thân của hắn càng mạnh hơn bản thể!

Thu hồi hóa thân như là tự cắt một tay!

Cần thời gian để một lần nữa phân ra hóa thân, vị trước mặt có thực lực cực kỳ khủng bố, hắn không có cơ hội kia!

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, thành chủ Uyển thành cũng hơi ngạc nhiên, tên nữ tiên nhân tộc kia lại chỉ là một bộ hóa thân?

Ầm. Dương Chi Diễn... Là [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp 1!

Nhưng cũng tiếc, bản thể của hắn chưa thật sự thành tiên!

Nghĩ tới đây, coi như sự tôn trọng với [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], thành chủ Uyển thành quyết định lại cho nhân tộc trước mặt một cơ hội, nàng u lãnh nói: "Thả chính tiên tộc ta ra, đây là một cơ hội cuối cùng!"

"Nể mặt ngươi là [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], bản tọa nguyện ý cho cả nhân tộc một cơ hội thần phục"

"Về sau chỉ cần mỗi ngày dâng lên ba ngàn người sống phẩm chất thượng thừa làm cống phẩm, bản tọa có thể che chở nhân tộc, để nhân tộc từ đây nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, trốn trong chỗ âm u, kéo dài hơi tàn"

"Đặc biệt không cần lo lắng Quyệt quấy nhiễu"

"Đây là hứa hẹn mà rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ hơn xa nhân tộc, mới có tư cách đạt được...

Nghe vậy, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không có bất kỳ phản ứng gì, hắn lại mở Dưỡng Hồn túi ra, tiếp tục thu lấy thành chủ Uyển thành cùng U Hồn nữ tiên khác trong đại điện.

Thấy tên nam tử nhân tộc này ngạo mạn làm càn như thế, sắc mặt thành chủ Uyển thành bình tĩnh, một tia mời chào cuối cùng trong mắt mực cũng nhanh chóng tản đi.

Nàng nhàn nhạt nhìn "Họa", bóng dáng của "Họa" lập tức như mây khói nhạt lại biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt đã bị dời ra khỏi Uyển thành!

Ngay sau đó, soạt một tiếng, cốt màn buông xuống.

Trắng đục phun trào, trong điện lờ mờ như dòng nước dưới đêm tối, nổi lên từng tầng bọt nước.

Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, bóng dáng thành chủ lại biến mất.

Theo khí tức thành chủ thu liễm, ánh mắt rất nhiều U Hồn nữ tiên trong đại điện nhìn về phía Bùi Lăng và "Mặc Côi" lập tức không che giấu nữa, trong nháy mắt ý dữ tợn, tham lam như thực chất.

Hai huyết thực mới mẻ đưa tới cửa!

Không do dự chút nào, u ảnh lay động, mây khói nổi lên xung quanh, tất cả U Hồn nữ tiên lập tức gào thét mà lên, hóa thành một cơn gió lạnh lẽo tận xương, nhao nhao đánh về phía Bùi Lăng và "Mặc Côi". Trong quảng điện gió lạnh nổi lên bốn phía, âm khí bùng lên, bông tuyết màu xám đen bay lả tả, che ngợp bầu trời, như một trận gió lốc màu mực nổi lên trên đất bằng.

Khí tức quanh người "Mặc Côi" tăng vọt, lại đã dùng ra [Quy Khứ Lai Hề], chuẩn bị sẵn sàng liều mạng một lần.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, toàn thân đao ý bừng bừng phấn chấn, cao ngất lạnh thấu xương, xông lên trời không, chín bóng dáng màu đỏ ngòm hiện lên xung quanh hắn đều nghiêng nước nghiêng thành, dáng người uyển chuyển, huyết bào bay múa như chín đóa mạn châu sa hoa thướt tha đứng đó. Chính là đạo linh Cửu Phách Đạo!

Lúc này đạo linh đạp không mà đứng, bào phục huyết sắc uốn lượn như mây, lại như vũng máu liên miên, trời cao mờ mịt, thoáng qua hòa tan vẻ u ám, trộn lẫn quảng điện lờ mờ vào một vòng đỏ hồng dày đặc. Hung lệ chi khí như thực chất quanh quẩn trên đao linh, vô số xiềng xích huyết sắc như Linh Xà đi khắp hư không, phía trên xiềng xích có lít nha lít nhít móng vuốt trắng bệch nhô ra, khí tức bạo ngược, hỗn loạn, tà ác... Tùy ý tản khắp.

Có lẽ đã lâu chưa đi ra, sắc mặt đao linh rất phấn chấn, đôi mắt sáng vẫn nhìn ngắm xung quanh, đằng đằng sát khí: "Cuối cùng chủ nhân lại cần dùng ta!"

"Dám can đảm mạo phạm chủ nhân, giết giết giết giết giết!"

"Sâu kiến đáng chết, nhìn thấy chủ nhân còn không quỳ xuống!"

"Lột da các nàng, ta muốn lại làm một tấm đệm cho chủ nhân... "Tất cả người bất kính với chủ nhân, đều phải chết! !"

Chín giọng nói hoặc mềm mại đáng yêu, hoặc phách lối, hoặc lãnh khốc, hoặc cao ngạo... Gần như đồng thời vang lên.

Trong tiếng gầm gừ, chín tên đạo linh cùng ra tay, đao khí huyết sắc che ngợp bầu trời như hồng thủy vỡ đê, trùng điệp càn quét toàn bộ đại điện.

Xoạt xoạt xoạt...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Huyết sắc và màu mực hung hăng đụng vào nhau, đôi bên lập tức bộc phát ra đại chiến kịch liệt.

Chỉ có điều, vừa giao thủ, cả tộc U Hồn đã cảm giác không đúng, khí tức chín tên đạo linh này... Là đồng tộc của bọn họ?

Hơn nữa, linh cơ đều thuần khiết, hồn lực tinh túy, dường như chín người này đều là tổ thụ sinh ra?

Trong nháy mắt, toàn bộ U Hồn tộc giận tím mặt!

Chỉ là nhân tộc, huyết thực vạn tộc, ngày thường chỉ là sâu kiến bụi bặm nằm rạp trên mặt đất, tham sống sợ chết, lại dùng con cháu U Hồn tộc luyện chế đao linh Hơn nữa, còn là tổ thụ sinh ra!

Còn không chỉ một!

Là tròn chín cái!

Lẽ nào lại như vậy!

Quả thực lẽ nào lại như vậy!

Chưa nói đến nhân tộc như sâu kiến này cả gan làm loạn, lại còn dám quang minh chính đại dùng chiêu này ngay trước mặt U Hồn tộc bọn họ!

Thậm chí, ngay bên cạnh thành chủ!

1098 chữ

Chương 2862: Hình phạt tàn khốc nhất! (4)

Chỉ trong chớp mắt, tất cả U Hồn nữ tiên vừa muốn ra tay với "Mặc Côi", toàn bộ lao về phía Bùi Lăng "Hậu bối tộc ta đừng hoảng, chúng ta lập tức cứu các ngươi từ trong tay tên nhân tộc này!"

"Nhân tộc ngu xuẩn! Cởi bỏ giam cầm tổ phách tộc ta, nếu không sẽ khiến cả nhân tộc vạn kiếp bất phục!"

"Sâu kiến! Ngươi đang tự tìm đường chết!"

"Hôm nay, ngươi phải chết! Cả nhân tộc cũng phải trả giá đắt!"

"Giết sâu kiến này, lợi cho hắn quá rồi! Tất cả hình phạt, tất cả tra tấn trên thế gian này đều dùng trên người ngươi!"

"Ngươi dám đứng ngay trước mặt tộc ta, luyện chế con cháu do tổ thụ tộc ta sinh ra thành đạo linh! Chúng ta nhất định phải đứng ngay trước mặt tất cả thân tộc của người, dùng tất cả thủ đoạn tra tấn ngươi và thân tộc!" Lúc nói chuyện, tử khí chấn động hư không, ý âm hàn cuồn cuộn mênh mông.

Hàn ý ngưng kết thành thực chất, tuyết lớn đen nhánh bồng bềnh như lông ngỗng đan xen, từng đoàn lớn rơi xuống như muốn che đậy toàn bộ ánh mắt.

Vô tận băng hàn từng bước đóng băng, tảng băng to lớn treo ngược xuống như lít nha lít nhít trường kiếm.

Dường như toàn bộ đại điện đang không ngừng rơi xuống chỗ sâu trong U Minh, uy áp kinh khủng ầm vang giáng xuống.

Cơn gió mạnh nổi lên xung quanh, âm phong kêu khóc, ý lạnh thấu xương như cương đao, từng khúc rơi xuống.

Đạo linh Cửu Phách Đao giận tím mặt: "Dám can đảm vũ nhục chủ nhân, các ngươi phải chết! !!"

"Chủ nhân đã lâu không có đệm mới... Túi da của các ngươi không tệ!"

"Đối địch với chủ nhân, toàn bộ đều phải chết!"

"Cho dù là đồng tộc của chúng ta cũng giống vậy!"

"Chúng ta có thể bị chủ nhân luyện chế thành đao linh, là vinh quang vô thượng!"

"Những tàn thứ phẩm các ngươi, căn bản không có tư cách đi theo chủ nhân tốt nhất trên thế giới! !"

Đạo linh Cửu Phách Đao vừa nói vừa ra tay, đao khí kinh khủng cuồn cuộn chém ra, mỗi một đạo đao khí sắc bén cao ngất, đều ẩn chứa lửa giận vô tận như muốn chém hết phương thiên địa này, tất cả ý chí không thuận theo chủ nhân!

Thấy chín tên đồng tộc xuất thân tổ thụ này đã bị tên nhân tộc kia luyện thành choáng váng, U Hồn tộc nữ tiên đều tức giận đến hồn thể vặn vẹo một trận, vẻ ngoài vốn tuyệt đẹp, trong chớp mắt hóa thành vô tận u ám, trong lít nha lít nhít đôi mắt màu mực có vô số xúc tu, móng vuốt, mực bướm, di cốt nhìn thoáng qua.

Khí tức hỗn loạn, sa đọa, tà ác, bạo ngược... Sôi trào mãnh liệt!

Rầm rầm rầm...

Vang động kịch liệt, liên miên không dứt.

Số lượng U Hồn nữ tiên rất nhiều, chín tên đạo linh nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức mở ra Dưỡng Hồn túi.

Những U Hồn nữ tiên vừa bị thu hồi vào trong Dưỡng Hồn túi đều hóa thành một luồng khói đen dày đặc, bay ra từ bên trong, sau khi rơi xuống đất đã khôi phục nguyên hình.

Lúc này, đám U Hồn nữ tiên này nhắm chặt mắt mực, hiển nhiên còn đang ngủ say.

Khí tức của bọn họ cuồn cuộn bành trướng, nhanh chóng bảo vệ bên cạnh Bùi Lăng, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng nhạt, vẻ mặt nghiêm nghị như là hộ vệ chân thành nhất!

Vèo vèo vèo...

Gió mạnh thổi qua, mấy đạo phong nhận màu mực khéo léo như rắn, trong nháy mắt vòng qua đao khí Cửu Phách Đao, đánh thẳng về phía Bùi Lăng.

U Hồn nữ tiên đang ngủ say lập tức ra tay, cũng liên tiếp phát ra phong nhận màu mực, lao thẳng về phía phong nhận đang tập kích đến.

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm... Tiếng động nặng nề như sấm, đốm lửa bắn tung toé, tất cả công kích chém về phía Bùi Lăng đều bị những U Hồn nữ tiên ngủ say này ngăn cản.

Thấy tên nhân tộc kia chẳng những luyện chế đồng tộc do tổ thụ sinh ra thành đao linh, hơn nữa còn đứng trước mặt thành chủ Uyển thành, sử dụng U Hồn chính tiên vừa bắt giữ như khôi lỗi, U Hồn nữ tiên đã sắp tức điên nhao nhao há mồm, phát ra tiếng rít chói tai "a a a"!

Lại bị chọc tức đến ngay cả một câu nói đầy đủ cũng nói không nên lời...

Tiếng rít gào bén nhọn như biển giận sóng to, chấn động hồn phách.

Thấy tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, quanh người "Mặc Côi" có vô số đóa hoa nở tàn, lại dùng hết thủ đoạn toàn lực phòng ngự, nhưng thấy không có một U Hồn nữ tiên nào có hứng thú với nàng, dường như hiện tại nàng trực tiếp rời đi, cũng không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào... Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Mặc Côi" định đi qua trợ giúp Bùi Lăng một chút sức lực. Nhưng bước chân của nàng vừa động, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tim đập nhanh vô cùng mãnh liệt, phía sau có một ánh mắt vô cùng kinh khủng đang theo dõi nàng!

Trong chốc lát, toàn bộ hồn phách "Mặc Côi" như muốn đông kết, nàng đứng tại chỗ như tiểu trùng bị hổ phách bao bọc, trong chốc lát không thể động đậy chút nào.

Lúc này, thấy thế cục quỷ dị ổn định lại, trong lòng Bùi Lăng cũng cực kỳ ngạc nhiên.

Đầu "Bản nguyên"

"Ngủ" này còn có thể dùng như thế.

Hiện tại hệ thống dùng đầu "Bản nguyên"

"Ngủ" này điều khiển những U Hồn nữ tiên kia bảo vệ hắn, trên bản chất hắn không phải trực tiếp khống chế lực lượng của những U Hồn nữ tiên kia, mà là không ngừng biến ảo mộng cảnh của những U Hồn nữ tiên kia.

Để những U Hồn nữ tiên kia giãy giụa ở trong ác mộng, chiếu rọi đến hiện thế, để cho hắn sử dụng!

1107 chữ

Chương 2863: Hình phạt tàn khốc nhất! (5)

Điều này cần sự điều khiển cực kỳ cao siêu với mộng cảnh, đương nhiên lấy tu vi và thực lực hiện tại của hắn, ngược lại cũng có thể làm được, chỉ có điều không thể đạt tới trình độ tinh diệu như hệ thống...

Đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện khí tức vô cùng kinh khủng sau cốt màn đã khóa chặt hắn.

Hắn hiểu ra, vị Kim Tiên kia muốn ra tay rồi!

Ngay sau đó, cảnh tượng quanh mình lập tức biến ảo, cả tòa quảng điện, thềm son, cốt màn... Tất cả mọi thứ mất hết sinh cơ, chỉ còn lại suy bại vô tận.

Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng chỉ có hai màu xám trắng, hoang vu như bị rút lấy tất cả tinh khí thần.

Đổ nát thê lương nhao nhao, dây leo chết héo tản ra như bị thiên địa vứt đi đã lâu.

U Hồn nữ tiên như thủy triều phun trào, đạo linh Cửu Phách Đao, "Mặc Côi"... Đều biến mất không thấy gì nữa, phương thế giới này chỉ có một mình Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị, lần này có Kim Tiên ở đây, từ lúc hệ thống bắt đầu đưa tặng lô đỉnh đã không có khả năng thành công!

Chỉ là không ngờ hệ thống chống đỡ lâu như vậy mới bị cắt ngang!

Hiện tại thật sự rắc rối!

Hắn không biết vị Kim Tiên kia dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể chắc chắn đây là lần hắn gần với cái chết nhất từ khi tiến vào hồng hoang đến nay!

Trong quảng điện, cốt màn buông xuống.

Dưới thềm son, chín tên đạo linh huyết bào ngưng trệ giữa không trung, dừng lại như tranh vẽ, trên chín khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành hoặc tức giận, hoặc bạo ngược, hoặc khoa trương, hoặc vũ mị... Vẻ mặt rõ ràng rành mạch, lại không có cách nào động đậy.

Những U Hồn nữ tiên còn đang ngủ say đã mất đi quyền điều khiển cũng đứng im bất động.

Thành chủ tự mình ra tay, tất cả U Hồn nữ tiên đang tức giận trong đại điện cũng ngừng công kích.

Chiến đấu kết thúc!

Sau cốt màn truyền tới một giọng nói u lãnh: "Dẫn các nàng đi an trí"

"Dẫn cả chín tên đồng tộc được luyện chế thành đao linh đi, tạm thời nhốt vào Tây Uyển, đừng để các nàng gây chuyện.

"Còn có, gọi tất cả Tiên quan liên quan đến việc hành hình ở trong thành đến!"

Nghe vậy, tất cả U Hồn nữ tiên tỉnh táo lập tức khom mình hành lễ: "Vâng"

Còn chưa nói hết câu, khói đen phun trào, từng U Hồn nữ tiên nhanh chóng nhận mệnh, trước tiên dẫn U Hồn nữ tiên ngủ say và chín tên đạo linh xuống dưới.

Không lâu sau, bọn họ đã dẫn mấy U Hồn nữ tiên quần áo gọn gàng, khí chất đặc biệt lạnh lùng trở về.

Trong mấy tên U Hồn nữ tiên này, người cầm đầu mặc áo bào tay rộng, bên hông treo một cái vỏ nhỏ Ô Kim khảm bảo, cắm một thanh đao rộng bằng hai đốt ngón tay, dài một thước.

Có huyết khí nồng hậu dày đặc truyền ra từ trong vỏ, lúc sương khói màu đen chen chúc như có ngàn vạn oan hồn kêu rên nguyền rủa.

Trong số U Hồn nữ tiên đi theo sau lưng nàng, có nữ tiên cánh tay quấn trường tiên, thân trường tiên có kim châm lộng lẫy, tinh mịn như lông nhung, tản ra khí tức ngai ngái, cũng có oán vụ quanh quẩn, trong nơi tối tăm có vô số hồn phách đau khổ gào thét, không vung đi được.

Còn có nữ tiên trên mắt cá chân buộc rất nhiều hình cụ đinh đang rung động, trong khói đen đỏ hồng như máu.

Lại có nữ tiên người khoác da người lụa thêu, trên gáy treo xương sọ rất nhiều tộc quần xuyên thành dây chuyền...

Mấy vị nữ tiên này đi tới bên dưới thềm son khom mình hành lễ, nói: "Bái kiến thành chủ!"

Thấy Tiên quan hành hình đã đến đông đủ, tiếng nói u lãnh sau cốt màn từ tốn nói: "Tên nhân tộc kia đã bị bản tọa khóa vào [Vô Sinh giới vực l "Hiện tại, bản tọa phải dùng hình phạt tàn khốc nhất để xử trí hắn Nghe vậy, những U Hồn nữ tiên vừa vô cùng nổi giận lập tức nhao nhao mừng rỡ! Tên nhân tộc kia tội nghiệt ngập trời, vô cùng phách lối, dám can đảm trộm luyện đồng tộc sinh ra từ tổ thụ, điều khiển U Hồn chính tiên như khôi lỗi ngay trước mặt U Hồn tộc, hành vi như thế, có thể nói tội không thể tha!

Dù giết đối phương một trăm lần cũng không giải được mối hận trong lòng bọn họ!

Thành chủ nói không sai!

Phải dùng hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ, lặp đi lặp lại tra tấn hắn đến chết!

Nghĩ tới đây, lập tức có một tên U Hồn nữ tiên được cho là ra tay tàn nhẫn nhất ra khỏi hàng nói: "Bẩm thành chủ, thuộc hạ biết một loại cực hình"

"Chính là đào một cái hố to, trong hố thả đầy trứng trùng ăn hồn"

"Sau đó ném tên nhân tộc này vào!"

"Trứng trùng ăn hồn cảm giác được khí tức sinh linh sẽ lập tức nở"

"Chỉ có điều, lúc đầu bọn chúng cực kỳ nhỏ yếu, lấy trình độ hồn phách chắc chắn của tên nhân tộc này, đủ để bọn chúng thôn phệ cực kỳ lâu..

"Như thế, có thể cố hết sức tra tấn hắn nhiều thời gian một chút, để hắn chịu đau khổ lâu dài, hối hận vì đã mạo phạm tộc ta!"

Sau cốt màn trầm mặc.

Thấy thế, U Hồn nữ tiên trong điện lập tức biết cách này quá nhẹ nhàng, thành chủ không hài lòng!

1113 chữ

Chương 2864: Hình phạt tàn khốc nhất! (6)

Thế là, lại có một tên U Hồn nữ tiên bình thường ham mê giết chóc, lấy tra tấn người sống làm thú vui ra khỏi hàng, nói: "Bẩm thành chủ, chỗ thuộc hạ cũng biết một loại cực hình"

"Chính là lấy Cửu U Minh Hỏa thiêu đốt hồn phách đạo thể của hắn, khiến bề ngoài thần hồn đạo thể của hắn lỏng giòn như bánh ngọt, lại lấy huyền thiết đúc thành lưới lọc, chải xuống"

"Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi tên nhân tộc này hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu!"

Sau cốt màn hoàn toàn yên tĩnh, vẫn không có bất kỳ biểu thị gì.

Ngay sau đó, tên U Hồn nữ tiên thứ ba ra khỏi hàng, nói: "Thành chủ, thuộc hạ nghĩ đến một loại cực hình... "Đem nhục thể của hắn, đánh gãy tay chân, rút gân lột da, lấy da súc vật quấn lại, biếm vào Truất thành, xếp chung với rất nhiều quỷ vật hạ đẳng"

"Về sau luyện chế thần hồn của hắn thành dầu thắp, rót vào cây đèn ở cửa Uyển thành ta, thiêu đốt vạn năm.

"Mỗi một ngày, chúng ta đều có thể lắng tai nghe tiếng kêu rên đau khổ của hắn, cũng có thể răn đe!"

Chờ sau khi nàng nói xong, lại một U Hồn nữ tiên ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Thành chủ, thuộc hạ cũng có một môn cực hình "Chặt đầu tên nhân tộc này xuống, sau khi đào rỗng lại đặt vào u diễm, khâu lại"

"Tiếp theo, giam cầm toàn bộ ở cửa thành "U diễm sẽ từ từ đốt cháy thần hồn, nhục thân, tu vi, ký ức... Tất cả mọi thứ của hắn!"

"Quá trình này sẽ cực kỳ dài lâu.

"Về sau mỗi thời mỗi khắc hắn đều đắm chìm trong đau khổ cực hạn, không có bất kỳ lúc nào đạt được giải thoát.

Sau đó, rất nhiều U Hồn nữ tiên nhao nhao theo thứ tự ra khỏi hàng: "Bẩm thành chủ, thuộc hạ biết một cực hình là đưa hắn đến pháp trường"

"Làm vật liệu luyện tập cho các con cháu.

"Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số hình phạt, thi triển trên nhục thân, thần hồn của hắn "Mỗi một lần hắn sắp chết, chúng ta lại cứu hắn sống"

"Sau đó tiếp tục!"

"Chỉ cần một ngày tộc ta tra tấn như thế, sẽ là vô cùng vô tận!"

"Hắn vĩnh viễn đọa lạc vào đau đớn!"

"Cứ thế mãi, tâm chí của hắn chắc chắn sụp đổ, từ đó phát ra cảm giác căm hận sự ngu xuẩn của mình từ phế phủ."

"Bẩm thành chủ, thuộc hạ đã từng thi triển một môn cực hình, cụ thể là...

"Thành chủ, thuộc hạ cũng có một môn cực hình."

Sau cốt màn, bóng dáng váy hoa mỹ sáng long lanh yên tĩnh ngồi đó.

Nghe từng thuộc hạ tiến lên, cẩn thận nói ra cực hình tự nhận là rất ác độc của bọn họ, vẻ mặt thành chủ Uyển thành bình thản không gợn sóng, quá bình thường!

Đề nghị của những thuộc hạ này đều quá ôn hòa, quá bảo thủ!

So với trực tiếp giết tên nhân tộc kia cũng không khá hơn chút nào, không có chút giải hận nào!

Đang nghĩ ngợi, tên U Hồn nữ tiên mặc áo bào tay rộng, bên hông treo một thanh lưỡi dao có bề ngoài xinh đẹp đột nhiên tiến lên một bước.

Nàng là người cầm đầu mấy vị tiên chức cùng Tiên quan có liên quan đến hành hình trong Uyển thành. Sau khi nàng ra khỏi hàng lập tức mở miệng, giọng nói không cao lắm, lại vững vàng đè xuống giọng nói của U Hồn nữ tiên khác, nghiêm mặt nói: "Thành chủ, những cực hình mà chư vị đồng liêu nói đến, thật sự đã là không thể tưởng tượng, vô cùng thê thảm với sinh linh bình thường, có thể khiến những sinh linh kia sinh lòng hoảng sợ, không dám lỗ mãng"

"Nhưng đối với loại nhân tộc dám can đảm tự tiện xông vào U Minh, quấy nhiễu tộc ta, lại khó tránh khỏi hơi vô nghĩa.

"Thuộc hạ cả gan, trước đó từng âm thầm quan sát nhân tộc tiến vào U Minh lần này"

"Mặc dù dọn họ yếu đuối, trong lòng lại tràn đầy nhiệt huyết dũng khí, đều là hạng người đã sớm không để ý sinh tử"

"Có thể nói, từ lúc bọn họ bước vào U Minh, tất cả đã chuẩn bị chịu chết bất cứ lúc nào"

"Trong mắt những nhân tộc này, thuộc hạ không nhìn ra bất kỳ sự sợ hãi gì.

"Đối với loại sinh linh có tâm chí này, cực hình bình thường không những không có chút tác dụng nào, sẽ khiến bọn họ trở thành anh hùng được tộc quần của mình ca tụng công đức.."

Nghe vậy, sau cốt màn, vẻ mặt thành chủ vẫn bình thản, cuối cùng đã mở miệng hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào?"

Tên U Hồn nữ tiên ti hình này lập tức nói: "Đối phó loại sinh linh không sợ sinh tử, tâm như sắt đá này, phải ra tay từ phương diện tâm chí "Thứ nhất không thể vừa lên đã lợi dụng tử vong để uy hiếp, như thế không có tác dụng, ngược lại sẽ kích thích ý chí kiên định không thay đổi của hắn.

"Trước tiên phải cho đủ hi vọng, để hắn nhìn thấy ánh rạng đông còn có thể sống sót, thậm chí thuận lợi rời khỏi U Minh"

"Sau đó, vào lúc trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, thoả thuê mãn nguyện, tưởng có thể toàn thân trở ra, trực tiếp để hắn rơi vào vực sâu!"

"Có thể thấy hy vọng rồi tuyệt vọng, mới thật sự là tuyệt vọng!"

"Thứ hai, nhân tộc tiến vào U Minh lần này, cũng chiến đấu vì tộc quần của mình.

"Tên nhân tộc kia cũng không ngoại lệ"

"Vì vậy đối với hắn, chuyện đau khổ nhất không phải sinh tử tồn vong của mình, mà để hắn làm ra việc có hại cho tộc quần của mình"

"Hơn nữa, còn phải để tộc quần của đối phương đứng bên cạnh nhìn chuyện này!"

Nghe đến đó, hiếm khi nào thành chủ sau cốt màn lại đồng ý nhẹ gật đầu, chợt tiếng nói u lãnh: "Tên nhân tộc này là [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] cực kỳ hiếm thấy"

1115 chữ

Chương 2865: Ký ức

"Hắn nắm giữ Bản nguyên là đao đạo và Ngủ say"

"Hóa thân trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng không biết"

"Ngươi cảm thấy, phải làm thế nào để hắn làm ra việc có hại cho tộc quần của mình?"

[Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] ? !

U Hồn nữ tiên ti hình ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng đã nhanh chóng lộ ra vẻ phấn chấn, nàng không do dự chút nào mở miệng nói: "Bẩm thành chủ, nếu là [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], thực lực lại mạnh.."

"Vừa hay thuộc hạ có một môn cực hình, chẳng những hoàn toàn thỏa mãn hai điểm mà thuộc hạ vừa nói, hơn nữa còn có thể khiến lực lượng của tên nhân tộc kia cho tộc ta sử dụng!"

"Môn cực hình này sẽ biến tên nhân tộc đối địch với tộc ta, thành nô bộc trung thành với tộc ta nhất!"

Nghe vậy, U Hồn nữ tiên quanh mình nhao nhao nhìn về phía U Hồn nữ tiên ti hình.

Sau cốt màn, tiếng nói u lãnh của thành chủ lập tức vang lên: "Cực kỳ tốt!"

"Nói!"

Khóe miệng U Hồn nữ tiên ti hình hơi cong lên, lộ ra một ý cười cực kỳ tàn khốc, chợt tiếng nói âm u lạnh lẽo:

"Hút dương khí của hắn!"

Đại điện, bông tuyết màu đen còn đang hắt vẫy lộn xộn.

Cốt màn yên tĩnh rủ xuống như che lại một màn thâm thúy vô ngần.

Phía sau rèm, thành chủ Uyển thành ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ánh sáng châu quan nhu hòa chiếu rọi đôi mắt màu mực, lạnh như sương.

Hút dương khí...

Sắc mặt thành chủ bình thản không gợn sóng, không có bất kỳ thay đổi nào.

Hấp thụ dương khí người sống để lớn mạnh bản thân, đây là thủ đoạn thường dùng của những quỷ vật cấp thấp kia.

Những loại được tổ thụ sinh ra như bọn họ, sinh ra đã là sự tồn tại cường đại, chỉ cần ở trong U Minh có thể liên tục mạnh lên Những người sống như phù du sớm sinh tối chết kia, xét đến cùng chỉ là thiên sinh địa dưỡng, là huyết thực cung cấp cho cường giả lấy dùng mà thôi...

Đương nhiên, hiện tại những điều này đều không quan trọng!

Tiên quan ti hình "Ly Thiến" nói không sai, đối với một nhân tộc dám can đảm xâm nhập U Minh, quay đầu ở trong U Minh, thậm chí trực tiếp đến đây khiêu khích nàng, tử vong hoặc là cực hình tra tấn nhục thân và thần hồn, không có một chút tác dụng nào!

Loại người sống này, tim rắn như thép, bất khuất, trước khi hắn đến đây đã chuẩn bị chắc chắn phải chết! Chỉ có nhằm vào tâm chí của hắn để phá hủy, hoàn toàn chà đạp "Đạo" trong lòng đối phương, mới có thể chính thức khiến tên nhân tộc kia muốn sống không được, muốn chết không xong trên mặt ý nghĩa!

Còn hấp thụ dương khí của tên nhân tộc kia...

Hiện tại tên nhân tộc bị nhốt trong [Vô Sinh giới vực I kia là (Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], hóa thân của đối phương lại là Âm Dương Chi Diễn, có một loại sức mạnh huyền diệu cực kỳ thâm ảo, ngay cả nàng cũng cảm thấy một loại tim đập nhanh khó hiểu!

Đối phương xuất thân tộc quần yếu đuối, tên nhân tộc này có được đại cơ duyên, đại tạo hóa ngay cả "Tiên"

cũng vì thế mà choáng váng!

Dùng cơ duyên tạo hóa đúc thành lực lượng của tên nhân tộc này, tới đối phó tộc quần của mình...

Điều này thật sự có thể phá hủy "Đạo" mà hắn vẫn kiên trì trong lòng!

Hơn nữa, nàng có một loại dự cảm rất mãnh liệt.

Lực lượng không biết trong hóa thân của tên nhân tộc kia, có thể để nàng tiến thêm một bước!

Nghĩ tới đây, thành chủ Uyển thành khẽ gật đầu.

Giữa châu ngọc nhẹ lay động, mắt mực thâm thúy như đêm tối, như muốn hòa làm một thể với u ám quanh mình.

Mặc dù cho đến tận nay nàng chưa từng hấp thu dương khí của bất kỳ người sống nào, nhưng thủ đoạn quỷ vật cấp thấp như thế cũng dễ như trở bàn tay, vô cùng đơn giản với nàng.

Nàng có ít nhất một trăm loại thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm lấy đi dương khí của đối phương!

Chỉ có điều...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thành chủ lập tức lạnh nhạt mở miệng: "Cách này thật sự có thể phá hủy tâm chí của hắn"

"Nhưng...

"Phải làm như thế nào mới có thể khiến tên nhân tộc này nhìn thấy hy vọng, sau đó lại tuyệt vọng trong hy vọng?"

Tên U Hồn nữ tiên ti hình "Ly Thiến" kia nhanh chóng nói: "Bẩm thành chủ, xếp vào một đoạn ký ức để hắn thấy nguyện vọng của mình đã được thực hiện, như thế là được!"

Nghe vậy, sau cốt màn chìm vào một mảnh trầm mặc.

Một lát sau, giọng thành chủ mới nhàn nhạt truyền ra: "Bản tọa thử trước một chút"

"Nếu có tác dụng, tất cả chính tiên trong điện đều có thể thay phiên dùng hình"

Nghe được câu nói này của thành chủ, trong mắt mực của rất nhiều U Hồn nữ tiên trong điện đều hiện ra vẻ cực kỳ hưng phấn.

Bọn họ đều là chính tiên U Hồn tộc, sinh ra cường đại, không cần dựa vào việc hấp thu dương khí người sống để bản thân lớn mạnh như quỷ vật tầng dưới chót.

Vì vậy, từ khi sinh ra đến nay, chưa từng hấp thu dương khí gì.

Lúc trước, bọn họ vẫn khinh thường loại thủ đoạn tăng lên cấp thấp này.

Nhưng hiện tại chỉ cần có thể khiến tên nhân tộc ngu xuẩn dám can đảm khiêu khích U Hồn tộc chịu đau khổ, chính là niềm vui thú lớn nhất của bọn họ vào giờ phút này!

Rất nhiều U Hồn nữ tiên nhao nhao đáp: "Vâng!"

Sau cốt màn, vẻ mặt thành chủ Uyển thành nhàn nhạt, nhìn về phía tên nữ tu nhân tộc đã sớm bị nàng phong bế.

Chỉ một thoáng, bóng dáng tên nữ tu nhân tộc kia nhòe đi, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, cũng bị nàng khóa vào trong [Vô Sinh giới vực .

11098 chữ

Chương 2866: Ký ức (2)

Đã có nhân tộc đứng ngoài quan sát, thành chủ không do dự nữa, bóng dáng hoa phục hơi mờ lập tức tiêu tán trên bảo tọa.

Thấy thành chủ bắt đầu tự hành hình, "Ly Thiến" lập tức nói: "Từ giờ trở đi, cả đám đều xếp thành hàng"

"Đợi chút nữa dùng hình với tên nhân tộc kia, đừng một lần hút khô hắn "Nhất định phải giữ lại tính mệnh cho nhân tộc này, để hắn vĩnh viễn hối hận vì đã mạo phạm tộc ta!"

U Hồn nữ tiên khác đều gật đầu: "Đã rõ!"

"Chúng ta sẽ nắm giữ chừng mực, chắc chắn phải khiến tên sâu kiến kia đau khổ vạn phần, hối hận không kịp!"

"Hì hì ha ha... Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy dáng vẻ cực kỳ bi thương của tên nhân tộc kia.."

"Dám can đảm vô lễ với tộc ta, đây là kết cục mà tên nhân tộc kia đáng phải nhận...

[Vô Sinh giới vực .

1Trong thế giới xám trắng, lờ mờ có thể thấy được vẻ hoành tráng năm đó.

Tường thành, cung điện, lâm viên... Đều hoang phế, di tích còn lại thể hiện ra vẻ hoang vu sau khi phồn hoa kết thúc.

Ao héo úa, cỏ cây hoang vu, trong tĩnh mịch im ắng vòm trời hoàn toàn trắng bệch, như có áp lực vô hình tràn trề bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Trong một tòa đình viện rộng lớn hoang phế, Bùi Lăng và "Mạc Lễ Lan" đứng sóng vai, đưa mắt nhìn quanh. Vừa tiến vào nơi đây, hắn lập tức phân ra cỗ hóa thân tiên nhân này.

Lúc này, hai người dựa lưng vào nhau, chậm rãi tiến về phía trước, trên vẻ mặt đều có vẻ cảnh giác.

Bộp, bộp, bộp... Dường như trong bóng tối bị toàn bộ thế giới lãng quên, mọi tiếng động yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ lạnh như băng vừa đi vừa về, bụi mù xung quanh bắn lên.

Dây leo loang lổ như nước bùn tản mát, từng đống leo lên các ngõ ngách.

Vô biên vô tận lạnh lẽo và yên tĩnh mãnh liệt như muốn nuốt hết người sống.

Đột nhiên, Bùi Lăng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cảnh tượng quanh mình thay đổi, ánh sáng rực rỡ ầm vang chiếu xuống, u ám, bối rối, âm u lạnh lẽo, tĩnh mịch... Đều tan thành mây khói như chỉ là một trận huyễn ảnh.

Lại không biết từ lúc nào, hắn đã rời khỏi U Minh, đang đứng trước một gốc cự mộc nguy nga! Gốc cự mộc này, nói nó là thân gỗ, chi bằng nói là dây leo tráng kiện đến khó có thể tưởng tượng. Chín sợi dây leo vô cùng hùng vĩ, dây dưa quấn lấy nhau thành một cục to, uốn lượn chui vào vòm trời, đỉnh của nó vô cùng xa xôi không thể thấy được, chỉ có núi mây biển sương cuồn cuộn như nấu, thấp thoáng vạn dặm.

Không biết dây leo sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, cành lá um tùm đông đúc như sông núi uốn lượn, đỏ hồng, thu hương, xanh biếc, vàng nhạt... Bốn màu chiếu rọi như là một bức tranh liên miên vô tận.

Một gốc cự mộc bao gồm bốn mùa.

Cỏ rêu trùng điệp, dày đặc như thảm, vỏ cây nếp uốn chập trùng như thung lũng cao ngất, hoa ngọc cỏ lạ khó mà tính toán rêu rao trong đó.

Linh cơ dồi dào như thực chất mang theo hương thơm vạn hoa đập vào mặt, giữa khe hở vỏ cây có vô số thác nước, ngân luyện nhao nhao.

Hơi nước mông lung, mờ mịt như tiên cảnh, cầu vồng nâng đỡ san sát, huy hoàng chói mắt.

Lúc này khắp nơi yên ắng, cơn gió tiêu điều vắng vẻ lao tới từ đằng xa, trùng điệp, gợi lên cỏ cây lao xao, cự mộc lượn quanh.

Ngàn vạn linh thực rực rỡ như vẽ, mơ hồ có thể thấy được dây leo uốn lượn dọc theo đại đạo mà lên, đâm thẳng vào vòm trời.

Tiên cung lơ lửng như ẩn như hiện trong mây, hào quang thụy khí lướt ngang vạn dặm.

Nhìn tình cảnh vô cùng lạ lẫm lại hùng vĩ ở trước mắt, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng nhớ lúc đầu...

tới trên Vạn tiên hội, "Ly La" tiên tôn đồng ý ba ngày sau sẽ dẫn hắn đến Kiến Mộc thành tiên, trở về năm tháng Gốc cự mộc to lớn chưa từng thấy ở trước mắt chính là Kiến Mộc!

Đúng vậy, hắn chìm vào tuyệt cảnh trong U Minh, đau khổ chống đỡ ba ngày, sau khi thời gian ước định tới, "Ly La" tiên tôn sẽ trực tiếp chuyển hắn tới.

Chỉ có điều, sao chỉ có một mình hắn?

"Mặc Côi" tiền bối, "Không Mông" tiền bối, "Hồn Nghi" tiền bối còn chưa biết sống chết...

Hắn có tiên thuật do ý chí Đọa Tiên truyền thụ cho, chỉ cần hắn thành tiên, có thể trực tiếp triệu hoán tu sĩ hạ giới đến bên cạnh mình...

Không sai!

Hắn không cần chờ đợi những người khác, chỉ cần một mình thành tiên là được!

Đến lúc đó không chỉ "Mặc Côi" tiền bối, "Không Mông" tiền bối, "Hồn Nghi" tiền bối...

Còn có Lệ sư tỷ, Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Văn Nhân Linh Sắt, Kiều Từ Quang, Tư Hồng Diệu Ly, Tô Tích Nhu, Mạnh Hồng Huyến, Hoàn Uẩn Chân...

Cùng "Tinh Hận" tiền bối, chư vị tiền bối tổ sư Tố Chân Thiên bên ngoài ván cờ...

Có thể cùng đưa toàn bộ đến thượng giới!

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác được ký ức hơi mơ hồ.

Làm thế nào cũng không nghĩ ra một vài chi tiết cụ thể trong ba ngày ở U Minh.

Nhưng một mặt khác hắn lại cảm thấy tất cả đều cực kỳ tự nhiên, không có bất kỳ chỗ không thích hợp nào.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng phát hiện mình đã vô thức leo lên đỉnh chóp Kiến Mộc, bước qua núi mây biển sương, trời trong xanh xa ngút ngàn dặm, cả người thoát thai hoán cốt, bước vào cấp độ hoàn toàn mới, thành tiên chân chính Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lại biến hóa.

1114 chữ

Chương 2867: Ký ức (3)

Biển mây mênh mông, muôn hình vạn trạng, trong Tiên gia bảo địa có Tiên cung uốn lượn tám vạn dặm, đình đài lầu các tận ngọc xinh đẹp, ngàn vạn tiên nga mặc váy ngũ thải, ngọc biếc quấn quanh, vạt áo băng rua bay múa xuyên qua tới lui.

Kỳ trân dị thú, hoặc hiến múa trong mây hoặc phủ phục dưới thềm.

Trước mắt lại có thịnh yến, linh ngọc là bồn, nguyệt tinh là ấm, Đại Nhật chân hỏa tô điểm quảng điện, sơn hào hải vị nhao nhao như nước, rất nhiều Tiên quan mặc cẩm bào, đội bác quan, cầm sáo trúc trong tay đứng bên cạnh thổi coi như trợ hứng.

Bùi Lăng ngồi trên thềm son cao cao, bảo tọa rộng lớn, trong cánh tay hắn ôm đạo lữ Lệ Liệp Nguyệt. Lệ Liệp Nguyệt vẫn là một bộ váy sa màu đen, mắt ngọc mày ngài, phù văn ở mi tâm tươi đẹp ướt át, lúc nhìn quanh nghi thái vạn phương, khí tức quanh người nàng mờ mịt cao xa, cũng đã thành tiên.

Bên dưới áo hương tóc mai nhao nhao, "Mặc Côi" tiền bối, "Không Mông" tiền bối, "Hồn Nghi" tiền bối, Tư Hồng Khuynh Yến, Yến Minh Họa, Văn Nhân Linh Sắt, Kiều Từ Quang, Tư Hồng Diệu Ly, Mạnh Hồng Huyến, Hoàn Uẩn Chân... Hoàn phì yến gầy, tiên tư dật mạo, tất cả đều đang ngồi.

Tất cả nữ tu đã thành tiên, ngoại trừ quốc sắc thiên hương, lại thêm mấy phần phong tình Tiên gia.

Lúc này, ánh mắt toàn bộ nữ tu nhìn về phía Bùi Lăng đều đầy tôn kính và ngưỡng mộ.

Bùi Lăng lại khẽ giật mình, nhưng hắn nhớ lại sau khi mình thành công phi thăng thượng giới, lập tức sử dụng tiên thuật do Đọa Tiên truyền thụ cho, đưa tất cả hồng nhan về thượng giới.

Sau đó, lại dùng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, tăng lên tu vi cảnh giới cho các nàng.

Hiện tại, những hồng nhan này của hắn đều là tiên nhân!

Bùi Lăng nghiêm túc nhớ lại, lại hơi không nhớ nổi mình làm việc này lúc nào.

Nhưng thần niệm đảo qua toàn bộ Tiên cung, thậm chí âm thầm dò xét tất cả hồng nhan, hoàn toàn không phát hiện bất cứ điều khác thường nào...

Hắn lập tức yên lòng, cực kỳ tốt, cuối cùng mình có thể trường sinh bất tử!

Nhớ lại lúc gian khổ ở Lộc Tuyền thành, trời xui đất khiến lại lấy tu vi Luyện Khí kỳ áp chế Lệ sư tỷ xuất thân cao ngạo, tiền đồ vô lượng... Đủ loại việc ngày xưa như mới hôm qua.

Tâm niệm vừa động, hoàn cảnh quanh mình lại biến hóa.

Tiên cung nguy nga đột nhiên nhòe đi, ngàn vạn nữ tiên chợt biến mất không thấy gì nữa.

Khí tức mờ mịt cao xa quan sát chúng sinh trôi giạt, đều tán đi như mây khói.

Một tòa tinh xá quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Bùi Lăng.

Ngoài cửa sổ thúy trúc khoan thai, tươi mát đáng yêu, trong phòng không nhiễm trần thế.

Trên vân sàng, Lệ Liệp Nguyệt tóc dài rối tung như nước chảy trong đêm tối, im ắng che kín nửa giường.

Váy đen nhánh xếp như mây đen, càng làm nổi bật da trắng như tuyết dung mạo như hoa. Lúc nàng nằm ngửa, lông mi dài buông xuống như cánh bướm nghỉ lại, như không cách nào động đậy.

Bùi Lăng nhìn thấy mình đưa một tay, đang túm lấy váy Lệ Liệp Nguyệt. Hắn lại hơi thất thần, sau đó rất nhanh nhớ tới, hắn đang ôn chuyện cũ cùng Lệ sư tỷ!

Hắn cố ý phong ấn tu vi của mình đến Luyện Khí tầng ba, Lệ sư tỷ thì cố ý bị hắn ám toán...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức không còn khách sáo!

[Nơi đây bỏ qua 279 ký tự l Dần dần, Bùi Lăng cảm thấy không thích hợp, dường như khí tức của hắn yếu đi rất nhiều!

Không thích hợp!

Hắn nhất định đã bỏ sót cái gì đó!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức muốn đứng dậy nhưng ngay lúc này thân hình Lệ Liệp Nguyệt biến hóa, đôi mắt nàng thâm thúy u ám như giấu kín đêm tối vô ngần.

Màu da vẫn trong sáng tươi đẹp, chỉ là để lộ ra vẻ trắng bệch quỷ dị không có chút sinh khí nào.

Ào ạt khói đen toát ra từ vân sàng, trong chớp mắt lướt qua cả phòng.

Tử khí tét lạnh như đại dương mênh mông, ăn mòn phương thế giới này.

Ngàn vạn tóc xanh đột nhiên tăng vọt, hóa thành từng quỷ thủ đen nhánh, đột nhiên đè lại thân thể Bùi Lăng, khiến hắn không thể đứng dậy!

Đây không phải Lệ sư tỷ!

Bùi Lăng lập tức đưa tay, muốn đẩy "Lệ sư tỷ" trước mặt ra, nhưng hắn dùng sức như thế nào cũng không thể đẩy nàng chút nào!

Ầm.hàn ăn mòn, khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng suy yếu.

Biết tình huống không đúng, Bùi Lăng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] !"

Nhất định phải lập tức tách khỏi vị "Lệ sư tỷ" giả trước mặt!

Sử dụng tiên thuật khác đều bị nàng cắt ngang!

Chỉ có triệu hoán thiên kiếp chi thuật, dù thi triển đến một nửa, chỉ cần kiếp vẫn xuất hiện, hệ thống uỷ thác có bị cắt ngang cũng có thể tiếp tục hạ xuống kiếp lôi!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra dương khí của ký chủ bị xói mòn lượng lớn.."

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên thải bổ về dương khí cho ngài... Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức tỉnh táo, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó! Từ lúc bắt đầu, hắn đã bị vị Kim Tiên U Hồn tộc kia vây khốn, vẫn không hề rời khỏi U Minh 1089 chữ

Chương 2868: Ký ức (4)

Vừa rồi đến phía dưới Kiến Mộc, leo lên Kiến Mộc thành tiên, dẫn theo một đám hồng nhan vĩnh hưởng tiên phúc đều là huyễn tượng mà đối phương chế tạo cho hắn!

Không!

Không phải huyễn tượng đơn giản như vậy, mà là ký ức!

Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của những ký ức rối loạn kia, còn một lần nữa thu hồi hóa thân tiên nhân "Mạc Lễ Lan" vào trong bản thể.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, chẳng những không có ý tránh thoát "Lệ sư tỷ", ngược lại đánh ra một pháp quyết huyền diệu.

Là [Thỉnh Tiên Thuật Y!

Bùi Lăng lập tức giật mình, hệ thống lại muốn mời ý chí Đọa Tiên đi theo?

Nhưng hiện tại hắn còn chưa phân ra hóa thân...

Suy nghĩ chưa dứt, Bùi Lăng lập tức thấy trên khuôn mặt tái nhợt của "Lệ sư tỷ" trước mặt, xuất hiện vẻ cực kỳ ngạc nhiên.

Ngay tiếp theo ngàn vạn quỷ thủ đen nhánh đều ngừng lại!

Không đợi Bùi Lăng biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, hệ thống lập tức thao túng thân thể hắn, đã vận hành [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1...

Cùng lúc đó, thành chủ Uyển thành đứng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lúc này một tên nữ tu nhân tộc khác đứng bên cạnh nàng, cũng bị ép quan sát tình cảnh đồng tộc bị hành hình.

Hiện tại thành chủ Uyển thành dùng thủ đoạn thông qua nguyện vọng của đối phương, cưỡng ép thu dương khí của hắn!

"Lệ sư tỷ" mà tên nhân tộc này thấy, chỉ là thủ đoạn của nàng.

Bản thân nàng lại không phải tên "Lệ sư tỷ" này!

Quy tắc và trật tự toàn bộ mảnh không gian này mới là bản chất của nàng!

Bởi vậy, tên nhân tộc này và "Lệ sư tỷ" mà hắn nhìn thấy, dù hai người đang làm cái gì, đều chỉ là tên nhân tộc kia đơn phương ảo tưởng.

Không có bất cứ liên quan nào với nàng.

Nhưng tên nhân tộc kia bởi vậy đã lộ ra dương khí, đều bị nàng sử dụng...

Đang nghĩ ngợi, thành chủ chợt phát hiện thị giác của mình đột nhiên thay đổi, không biết từ lúc nào lại nằm ở trên vẫn sàng!

Đây là có chuyện gì?

Trong chốc lát thành chủ Uyển thành chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó...

[Hài hòa. 1 Vẻ mặt vô cùng lạnh băng của thành chủ lập tức trở nên ngây ngốc.

[Hài hòa. 1 Nhưng chẳng mấy chốc thành chủ lấy lại tinh thần, trong mắt mực lộ ra sát cơ, khí tức trên dưới cả người tăng vot!

Không nói nhảm bất kỳ điều gì, năm ngón tay thành trảo, về một cái về phía tim Bùi Lăng.

Nhưng một kích trông như uy năng cường đại, như có thể nghiền chết bất kỳ sinh linh gì, còn chưa đụng phải Bùi Lăng đã bị hắn giữ chặt cổ tay, cuối cùng không thể động đậy!

[Hài hòa. 1 Thành chủ lập tức giãy giụa, nhưng Bùi Lăng vẫn giữ cổ tay của nàng, lại không có cách nào tránh thoát gông cùm xiềng xích.

[Hài hòa. 1 Nghe "Lệ sư tỷ" trước mắt tức giận quát lớn, trong lòng Bùi Lăng lập tức hoảng hốt, giọng nói này... Là vị Kim Tiên U Hồn tộc kia!

Đây... Đây là có chuyện gì?

Rõ ràng đối phương chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, nơi đây là U Minh, đây còn là chỗ ở của tộc quần đối phương, thiên thời địa lợi nhân hoà đều nằm trong tay đối phương.

Hơn nữa, lấy thực lực tu vi của Kim Tiên, cho dù nội tình của hắn có hùng hậu, cũng không thể địch lại.

Thậm chí lần này vì mạng sống, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ lại hóa thân, hoặc là bản thể!

Sao đột nhiên, tên Kim Tiên này...

Bùi Lăng lập tức hơi không thể suy nghĩ, nhưng theo hệ thống uỷ thác, loại cảm giác suy yếu phát ra từ phế phủ trong cơ thể hắn đã biến mất.

Lực lượng quen thuộc khiến cả người chấn động, bắt đầu tràn ngập toàn bộ nhục thân của hắn.

Cùng lúc đó, cảm giác thoải mái vui vẻ tràn đầy thần hồn và đạo thể của hắn.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, hồn phách của mình đang lặng yên lớn mạnh.

[Hài hòa. H Theo thời gian trôi qua, khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng mạnh, khí tức của thành chủ lại càng ngày càng yếu.

Tinh xá quen thuộc lặng yên tán đi, trúc ảnh biến mất, chuông gió dừng lại, thế giới xám trắng lại xuất hiện. Khuôn mặt "Lệ sư tỷ" biến ảo, hóa thành dáng vẻ thành chủ Uyển thành "Phiên Na".

Trong đình viện trống rỗng, cách đó không xa còn có một nữ tu tuyệt sắc hoa phục váy thêu, châu ngọc từng đống đang đứng, chính là "Mặc Côi".

Lúc này vẻ mặt "Mặc Côi" vô cùng giãy giụa, dường như từ trước đã đứng đây nhìn tất cả mọi chuyện, chỉ là đạo thể bị trói buộc, không có cách nào động đậy, cũng không thể phát ra tiếng nói.

Theo tất cả trật tự, quy tắc khôi phục, khí tức "Phiên Na" lại trở nên vô cùng cường hãn.

U ám, thâm thúy, kinh khủng, lạnh lẽo... Bắn ra từ trong thể xác!

Thành chủ lại đã khôi phục được đỉnh phong!

Chỉ có điều, lúc này vẻ mặt nàng rất khó hiểu, lại không có ý ra tay với Bùi Lăng.

Khí cơ quanh người Bùi Lăng bừng bừng phấn chấn, dương khí đã mất của hắn không chỉ được bổ sung trở về, hơn nữa căn cơ khí tức mơ hồ tiến thêm một bước.

Lúc này, thành chủ đột nhiên ngửa đầu hôn Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy, trong cơ thể mình như nhiều hơn chút gì đó.

Trong nơi tối tăm giữa hắn và thành chủ lập tức có một tầng liên hệ khó mà miêu tả.

"Leng keng! Thành công bổ sung dương khí...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cho ngài...

1102 chữ

Chương 2869: Ký ức (5)

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trực tiếp đẩy "Phiên Na" ra một bên, ngay sau đó hắn đánh ra từng pháp quyết.

Ngay sau đó, cả người Bùi Lăng như không ngừng cất cao trong huyền diệu, ý uy nghiêm cao xa tràn trề lưu chuyển.

Dường như hắn là thiên đạo, là trật tự, là cấm kỵ trong nơi tối tăm!

Trong hư vô, có vô số mây đen hội tụ như biển, ngàn vạn điện xà trào lên bay vút, tiếng sấm nổ cuồn cuộn gào thét.

Điện quang tím xanh huy hoàng to lớn, chiếu sáng một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ u ám!

Cái bóng thành trì kia uốn lượn cuồn cuộn trên mặt sông đục vàng, như nhét đầy toàn bộ phần cuối dòng sông. Trong thành yên lặng như tờ, thiên uy huy hoàng lập tức chiếu sáng phương thiên địa này!

Tiên thuật thi triển thành công, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Ngay sau đó, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

U Minh.

Hiệt thành.

Thành trì đen nhánh, sau khi đi vào bên trong cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện căn phòng trên đường đi đều là hài cốt xếp thành.

Dưới sự ăn mòn của năm tháng, sớm đã không thể phân biệt tộc quần của di cốt, chỉ có vô tận u lãnh quanh quẩn như thực chất.

Vết máu loang lổ vẩy xuống phố dài, đều là màu mực.

Mùi huyết tinh lan tràn, trên đường phố vốn rộng rãi lại ngổn ngang lộn xộn chất đầy thể xác lạnh buốt.

Đại Nhật chân hỏa đã dập tắt, nhưng kim giáp vẫn huy hoàng.

Trong thi thể nhân tộc, có đủ loại thi thể hình thù kỳ quái, có to có nhỏ, quái đản hoang đường bày ra đường phố.

Quan sát xuống từ không trung Hiệt thành, tất cả cửa thành thông hướng đến con đường cao nhất, máu tươi ào ạt chảy xuôi, thi thể còn mới thành đống, sinh cơ không kịp tán đi hóa thành cột khí vô hình, xông lên hư không.

Sâu trong Hiệt thành, sào huyệt cực lớn như ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Trong hang động, một đoàn ám ảnh khổng lồ yên tĩnh lơ lửng trên không.

Hắn ta như mây khói biến ảo tiêu tán, không có thể định cố hình, độc ảnh lay động, mọc lên lít nha lít nhít tay chân, răng nhọn, mắt dọc.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé lại chỉnh tề, xen lẫn tiếng ma sát của giáp trụ truyền đến từ lối vào sào huyệt.

Chẳng mấy chốc, từng đội nhân tộc lui về, nối đuôi nhau mà vào.

Những nhân tộc này khí cơ bừng bừng phấn chấn, sát ý bay thẳng lên mây, khí tức cường đại, quân dung nghiêm túc, toàn bộ đưa lưng về phía ám ảnh trong hang động.

"Không Mông" và "Cô Miểu" cũng ở trong đó.

Phát hiện có người sống xuất hiện, "Phệ Tâm Quyệt" không do dự chút nào, ngàn vạn cánh tay lập tức thăm dò vào hư không!

Ngay sau đó, tất cả nhân tộc tiến vào nơi đây im bặt dừng lại!

Lại đồng thời cảm giác được đầu vai bị một cánh tay trắng bệch lạnh băng đè xuống.

Trong nháy mắt, toàn bộ nhân tộc đều chìm vào hồi ức đã từng.

"Phệ Tâm Quyệt" mở ra lít nha lít nhít răng nhọn, cắn một cái vào mấy tên nhân tộc cách gần nhất.

Nhưng ngay lúc này một nhân tộc cầm đầu đột nhiên đưa tay, đánh ra một đạo pháp quyết huyền ảo. Sinh cơ kinh khủng nhanh chóng trôi qua từ trên người tên nhân tộc kia, phía dưới kim giáp, mặt mũi của hắn ta lập tức vô cùng già yếu, thanh xuân tiêu tán, nếp nhăn trải rộng, tóc bạc sinh ra!

Trong nháy mắt này, hắn ta đã già yếu một vạn tuổi!

Cùng lúc đó, tất cả chân hỏa trên người nhân tộc đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt vô cùng cường thịnh, ngàn vạn ánh lửa hội tụ như dòng lũ, như là sông lửa di chuyển, chớp mắt đốt hết vô số quỷ quái.

Tất cả nhân tộc lập tức tỉnh táo.

Oanh! !!

"Phệ Tâm Quyệt" cắn vào không trung, mấy tên nhân tộc vốn đứng ở nơi đó lấy khí thế cực kỳ nguy cấp chạy đi.

Lúc này, tên nhân tộc cầm đầu kia tiếng nói già nua mở miệng: "Đây là bản thể Phệ Tâm Quyệt.

"Nhiệm vụ của những đội ngũ chúng ta là trảm trừ Phệ Tâm Quyệt"

"Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại!"

"Giết! !!

Tiếng nói vừa dứt, tất cả nhân tộc lập tức phát động công kích, ngàn vạn thuật pháp ầm vang như mưa!

Tạch tạch tạch... Tiếng vang rợn người liên miên không dứt, rất nhiều cánh tay "Phệ Tâm Quyệt" lập tức thu hồi từ trong hư không.

Tất cả cánh tay cùng nhau thu về, sau đó dần mở ra từ giữa, từ trên hướng xuống như một đóa hoa cỏ nhanh chóng nở rộ.

Chỉ một thoáng, ký ức vô số sinh linh như sóng to gió lớn, nhét đầy sào huyệt!

Có yêu tộc tuổi nhỏ được trưởng giả chỉ dẫn lần đầu đi săn...

Có thiếu niên nhân tộc hoảng sợ chạy trốn dưới đêm trăng...

Có tình lữ nhân tộc đối mặt với nguy cơ, bị tình nhân đẩy ra trốn được một mạng nhưng từ đây mất hết can đảm...

Có linh thực hấp thu Đế Lưu Tương sinh ra, trong chớp mắt lại khô héo trong mười mặt trời nhô lên cao...

Có linh vật được thiên địa linh cơ thai nghén ra linh trí...

Có thôn xóm giấu kín trong nơi vắng vẻ, năm tháng tĩnh lặng...

Có sinh linh từ nhỏ được dạy dỗ, trong lòng đầy chí lớn, không ngừng tu luyện...

Mỗi một đoạn ký ức như trở thành một phương thế giới độc lập, tầng tầng lớp lớp, gào thét rơi xuống.

1088 chữ

Chương 2870: Thay phiên dùng hình

Rầm rầm rầm...

Ánh sáng thuật pháp lấp lánh hư vô, chiếu rọi kim giáp âm vang, ánh sáng lạnh lạnh thấu xương, sát ý cao ngất!

Vô số công kích xuyên qua trời cao, hướng về một đoạn ký ức nào đó.

Đoạn ký ức kia như mây khói bị đánh tan, nhanh chóng nhạt lại cho đến biến mất, rất nhiều thuật pháp rơi vào trong đó cũng biến mất không thấy.

Không chờ một phương nhân tộc lại ra tay, tất cả ký ức nhanh chóng phóng đại như là từng tòa thành ký ức, bao phủ xuống đầu tất cả nhân tộc.

Tất cả nhân tộc ở đây lập tức bị chia ra, kéo vào từng đoạn ký ức...

Phía trên Hiệt thành.

Trong hư vô, uy áp kinh khủng như dây cung bị kéo đến cực điểm, vô hình tản khắp.

Bảo tọa to lớn treo cao giữa trời, bóng người uy nghiêm ngồi nghiêm chỉnh, miện châu như màn che đậy khuôn mặt, hắn ta không nhúc nhích tí nào như bức tranh.

Trong hư vô đối diện hắn ta, bóng dáng hai người chết cũng yên tĩnh mà đứng.

Đôi bên như đang giằng co từ xa.

Trong giây lát, quanh người hai tên người chết kia dâng lên một tầng sương mù.

Trong thoáng chốc, toàn bộ bọn họ thể xác bắt đầu sụp đổ, áo bào đen nhạt lại, âm khí tản đi, tử ý tiêu trừ... Hồn thể như không thể phá vỡ bắt đầu nhanh chóng tán loạn, mẫn diệt.

Trên bảo tọa, Chung Quỳ Liệt hơi cụp mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tình hình chiến đấu trong thành, hắn ta nhanh chóng xác định, hiện tại phân thân "Quyệt" đã bị giải quyết gần hết.

Từng đội ngũ đã bắt đầu đối đầu với bản thể "Quyệt"...

Chung Quỳ Liệt lập tức mở miệng, tiếng nói trầm thấp uy nghiêm truyền khắp toàn bộ phương thiên địa này:

"Tụng tên thật của ta, luận công ban thưởng!"

Tiếng nói rơi xuống như lôi đình cuồn cuộn, trong chớp mắt nhét đầy phương thiên địa này.

Cùng lúc đó, tầng mây màu mực đột ngột xuất hiện, trong hư vô lập tức mây đen quay cuồng che vạn dặm, uốn lượn như dãy núi cheo leo, trong nháy mắt bao phủ U Đô mười ba thành Tầng mây trùng điệp, chẳng mấy chốc xông ra địa giới mười ba thành, lan tràn ra toàn bộ U Minh.

Ám ảnh to lớn phóng xuống, khí tức cao xa, uy nghiêm, lạnh lùng, công chính, rộng lớn... Cuồn cuộn giáng xuống. Ầm ầm!

Một tiếng lôi âm chân chính vang vọng trời cao.

Điện quang tím xanh lấp lánh, từng đạo phích lịch như rắn như mãng như rồng lao nhanh nhảy vọt, tùy ý đi khắp, chiếu sáng u ám ảm đạm không biết bao nhiêu năm tháng.

Vô số sương mù xám xịt sôi trào như nấu, thiên uy huy hoàng bao phủ khắp nơi, lực lượng chí dương chí cương xua đuổi tất cả âm hàn tử khí.

Trên bảo tọa, Chung Quỳ Liệt khẽ ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân.

Lúc này, một bóng người mặc áo bào tay rộng, đầu đội mũ sa màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Dáng người hắn ta thon dài, khí chất nho nhã, khuôn mặt ẩn nấp trong bóng tối của bảo tọa, nhìn không rõ, chỉ cảm thấy hai con ngươi sáng rực như yêu quỷ, một đôi bàn tay nhân tộc trắng nõn nhô ra từ trong tay áo rộng, cầm một cái tượng hốt (1) màu sắc oánh nhuận.

(1) Thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.

Phía trên tượng hốt có yêu khí xông lên trời không, mơ hồ có tiên ý quanh quẩn, hiển nhiên thuộc về một vị yêu tiên Tượng tộc!

Sau khi bóng người này xuất hiện, lập tức khom người thi lễ với Chung Quỳ Liệt, rất cung kính nói: "Bái kiến Ngô Vương!"

"Thiên kiếp khác thường, có cần nhân cơ hội này lại lấy thành thứ hai?"

Chung Quỳ Liệt lắc đầu, hờ hững nói: "Kiến Mộc chưa trảm, chuyến này chỉ lấy một thành Bóng người khí chất nho nhã kia lập tức gật đầu: "Cẩn tuân vương mệnh"

Thấy Chung Quỳ Liệt không có phân phó gì khác, bóng dáng hắn ta lập tức nhòe đi, biến mất không thấy gì nữa.

Xoáy châu nhẹ lay động, Chung Quỳ Liệt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Hiệt thành phía dưới.

Thành chủ Hiệt thành chưa xuất hiện...

Hiệt thành.

Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông.

Trong căn phòng di cốt bị ăn mòn thành màu mực trong vô số năm tháng, từng thi hài nhân tộc cùng lít nha lít nhít thi thể "Ứng Thanh Quyệt" xen lẫn mà nằm, xếp thành từng đống.

Sát khí sa trường vẫn tản khắp không trung, khí tức sát phạt dày đặc như thực chất.

Tiếng binh qua từ thưa thớt đến dừng lại, chợt bước chân tập tễnh, bắt đầu tụ tập ở giữa.

Một trận đại chiến thảm liệt vừa kết thúc.

Nhân tộc còn sót lại người người bị thương, giáp trụ sáng rõ đã ảm đạm gần hết, vết tích giăng khắp nơi che giấu ánh sáng của khôi giáp, vết máu bắn tung toé, hoa văn mơ hồ gập ghềnh.

Két, két, két...

Tiếng kim thiết va chạm nhau, nhân tộc thưa thớt lại duy trì đội ngũ đại khái, số người của bọn họ đã không bằng một nửa lúc bắt đầu.

Lúc này đều trầm mặc không nói, giữa đôi bên không có bất kỳ giao lưu gì, chỉ ăn ý đi về một phương hướng.

Đã kết thúc dọn dẹp một nhóm phân thân "Ứng Thanh Quyệt" cuối cùng.

Nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ là bản thể "Ứng Thanh Quyệt".

Nơi xa có cung điện xây từ di cốt, hùng vĩ rộng lớn, lơ lửng giữa không trung, cẩn thận nhìn lại, cung điện kia như tổ ong, trên vọng lâu, lầu các, trụ cao, cung điện... Đều hiện đầy lỗ thủng, khiến sinh linh nhìn thấy cũng rùng mình.

Một ý chí thâm trầm, mênh mông, lạnh băng, quái đản đang lẳng lặng giấu kín trong đó như cự thú phủ phục.

1097 chữ

Chương 2871: Thay phiên dùng hình (2)

Kim giáp âm vang, từng đôi mắt sáng tỏ như tinh thần không có tức giận, không có đau khổ, không có thù hận...

Chỉ có kiên định bình thản như nước.

Trong đội ngũ không ngừng ấp ủ sát ý, bốc lên, từng chút một hội tụ thành một thanh lưỡi dao vô hình to lớn, mũi đao chỉ thẳng vào cung điện di cốt.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm đột nhiên truyền vào trong tai tất cả mọi người: "Tụng tên thật của ta, luận công ban thưởng!"

Là giọng "Vương Tất cả nhân tộc không do dự chút nào, lập tức cuồng nhiệt, sùng kính nói: "Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ"

Tiếng nói vừa ra, khí tức tất cả nhân tộc lập tức tăng vọt!

Vốn chỉ là nhân tộc cấp độ tán tiên tiên lại, lập tức tăng tới chính tiên tiên lại; trong người chính tiên vốn đã có "Bản nguyên", bắt đầu tiếp cận Tiên Quan chưởng đạo.

Mấy tên nhân tộc giết rất nhiều "Quyệt" càng trực tiếp bước vào cấp độ Tiên Quan chưởng đạo!

Đây là pháp tắc của "Vương"!

Theo vương xuất chinh, giết địch càng nhiều, công lao càng lớn, thực lực tăng lên càng nhiều!

Trong chốc lát, thực lực tất cả nhân tộc đều tiến thêm một bước!

Hiệt thành.

Hồ nước to lớn, thẳng tắp dựng đứng trong quảng điện.

Cả hồ nước kia thuần trắng, mặt hồ yên lặng không có chút gợn sóng nào, trông như một khối vải trắng to lớn.

Có sương mù trắng bệch bốc hơi tản khắp, quanh quẩn ở bên, làm cho phương không gian này hóa thành một mảnh khói lam vần vũ.

Khói lam khí thế cuồn cuộn, mơ hồ phác hoạ ra một thể xác loại chuột vô cùng to lớn.

Nó đuôi dài, không đầu, không mắt, không lông mày, không miệng, không mũi, không tai, không tay chân... Lúc lơ lửng, quanh người nhung lông ngàn vạn, hóa thành lít nha lít nhít mắt dọc.

Tất cả mắt dọc không phân chia lòng trắng và con ngươi, chỉ có một mảnh trắng sáng long lanh.

Trong màu trắng kia có tơ máu dày đặc, đầy bi thương như khóc lóc đau khổ vô số năm tháng, đỏ hồng khó tan đi.

Mắt dọc như tảo lềnh bềnh theo nước, chậm rãi trôi nổi trong phương quảng điện này.

Dinh dính, trơn ướt, tà ác, sa đọa, hỗn loạn... Như thực chất.

Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng khóc nhưng cảm xúc vô cùng đắng chát, bi thương lại như thực chất, sôi trào mãnh liệt.

Đủ loại việc cực kỳ bi thương như ánh chớp hiện lên trước mắt.

Lại có vô số tiếc nuối, ảo não, hối hận, phẫn nộ, bất lực... Rõ mồn một trước mắt.

Trong sự đau buồn che ngợp bầu trời, một ý niệm trong đầu như hoàng chung đại lữ, vang vọng muôn phương:

Sinh không có ý nghĩa, chi bằng chết an nghỉ...

Vào lúc này, tất cả nhân tộc tới gần nơi đây, dù tu vi cao thấp đều không vô thức dừng bước, tâm cảnh cứng như bàn thạch cũng không nhịn được nổi lên từng tầng gợn sóng.

Tộc quần gian khổ lập nghiệp, chuyện cũ đầy máu và nước mắt của thân bằng tri kỉ, cốt nhục chia xa sinh ly tử biệt, vô số tiếc nuối, vô số phẫn uất, vô số bị phẫn... Toàn bộ xông lên đầu!

Tình cảnh này, dường như toàn bộ nhân tộc chỉ muốn quên đi tất cả, thoải mái khóc lớn một trận...

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm trầm thấp lập tức truyền vào tai tất cả nhân tộc: "Tụng tên thật của ta, luận công ban thưởng!"

Tiếng nói vừa ra như sấm đình cuồn cuộn, xua tan âm u.

Tất cả nhân tộc lập tức đầu óc tỉnh táo.

Không do dự chút nào, bọn họ lập tức tiếng nói ầm vang: "Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Ngay sau đó, khí tức mỗi nhân tộc đều liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng vọt!

Nhân tộc giết số lượng "Quyệt" càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhiều!

Trong đám người, chẳng mấy chốc có mấy người tu vi đạt đến cấp độ Tiên Quan chưởng đạo.

Một nhân tộc cầm đầu lập tức tiếng nói rào rào: "Ngô Vương ở trên, chúng đồng tộc theo ta giết!"

"Trảm diệt bản thể Khốc Quyết, từ nay về sau con cháu tộc ta muốn khóc thì khóc, không có quỷ vật nào dám can đảm quấy phá."

Tiếng nói vừa ra, ánh sáng vô số thuật pháp chiếu khắp sương mù, theo tiếng như sấm: "Giết! !!"

Hiệt thành.

Cành lá đông đúc nhô ra từ trong hư vô, phác hoạ dáng vẻ cự mộc che trời.

Chỉ có điều, gốc "cây" này không có trụ cột.

Chỉ có từng cành lá mọc lan tràn dần hiện ra.

Những cành lá kia ngổn ngang lộn xộn, xen lẫn trên trời cao, mơ hồ tạo thành một khuôn mặt tươi cười quái đản lại khổng lồ.

Quanh mình bạch cốt dày đặc, đất đen như ngục. "Tiếu Quyệt" yên tĩnh quan sát nhân tộc tụ tập phía dưới.

Nhân tộc giáp trụ rào rào, binh khí nhuốm máu chưa tới gần bản thể "Tiếu Quyệt", bỗng nhiên cùng lúc mở miệng: "Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Ngay sau đó, khí tức tất cả Nhân tộc tăng vọt!

Hiệt thành.

Trong kiến trúc như thần điện nguy nga, chính điện.

Trên đài cao, trong điện thờ có một đoàn ám ảnh to lớn, yên tĩnh phủ phục.

Hắn ta loại dê, quanh người mọc lít nha lít nhít lưỡi dài, khí tức dinh dính nhét đầy cả tòa cung điện.

Két...

Một tiếng vang nặng nề, cửa điện cao lớn bị đẩy ra.

Chân hỏa huy hoàng chiếu sáng trong điện, từng đội kim giáp nối đuôi nhau mà vào.

Những nhân tộc này khí tức đặc biệt cường đại, nhân tộc cầm đầu lại đã là cấp độ Tiên Quan chưởng đạo!

1097 chữ

Chương 2872: Thay phiên dùng hình (3)

Trên đường tới, bọn họ đã tụng niệm tên thật của "Vương"!

Không do dự chút nào, xác nhận trong điện thờ chính là bản thể "Thuyết Mộng Quyệt", tất cả nhân tộc lập tức ra tay!

U Đô thành.

Đây là thành trì sâu nhất trong U Đô mười ba thành.

Cũng là chỗ ở ngày thường của U Minh chúa tể, chủ nhân U Minh.

Vọng lâu to lớn, yên lặng như tờ.

Trong bóng tối như thực chất, một điểm ánh sáng nhạt đột nhiên hiện ra.

Đó là một đôi mắt dọc đỏ hồng cao tới trăm trượng!

Màu sắc mắt dọc như máu, lại như dung nham chảy xiết, máu tanh ảm đạm ửng đỏ chiếu sáng một tấc vuông, cũng soi sáng ra lân phiến tinh mịn quanh người nó, cùng góc sắc bén phía trên.

Trong ánh sáng nhạt có hàn mang phun ra nuốt vào, như thân thể long xà khổng lồ chậm rãi di chuyển, như là sông hộ thành bao quanh cung đình nguy nga.

Mắt dọc hơi biến ảo như đang nhìn lên phía trên.

Lít nha lít nhít kiếp vẫn như lơ lửng lục địa che vạn dặm, che đậy toàn bộ phía trên U Đô, còn đang dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến nơi xa.

Ngàn vạn lôi đình ấp ủ trong đó, có tiếng ù ù chậm chạp lại nặng nề vang lên, uy áp cuồn cuộn như muốn nghiền ép toàn bộ phương thiên địa này!

Trong mắt dọc lộ ra chút nghi ngờ rõ ràng.

Thiên kiếp đã mất tích thật lâu... Sao đột nhiên xuất hiện bên trong U Minh?

Nghĩ tới đây, mắt dọc nhanh chóng bay lên, thể xác như long xà dựng thẳng lên, khí tức hung lệ u lãnh nhanh chóng tản khắp!

Quảng điện cao ngất như muốn đâm vào mây.

Cốt trụ trắng đục đứng sừng sững như rừng, tản ra ánh sáng óng ánh lại lạnh băng.

Cành lá rậm rì, đen nhánh như đêm, mạnh mẽ rủ xuống từ đỉnh điện như là lều vải trùng điệp phức tạp, xen lẫn rối tung buông xuống.

Tường vi hai màu đỏ trắng nở rộ hai bên quảng điện, như sông máu và xương cốt di chuyển.

Nhụy hoa lại là màu đen nhánh như màu sắc không thay đổi từ xưa đến nay trong U Minh.

Mùi ngai ngái thơm ngào ngạt đậm đặc quanh quẩn cả điện.

Phía cuối quảng điện, trên 99999 bậc thềm son, vô tận nguyền rủa, tai hoạ, tử vong, tai kiếp... Vây quanh vương tọa khổng lồ.

Bóng dáng cổn miện chỉnh tề cao lớn như pho tượng yên tĩnh, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, trong đám châu khẽ động có một đôi mắt tối đen xuyên qua đỉnh điện, xuyên qua cấm chế dày đặc, trông thấy vòm trời vốn nên thuộc về U Minh hư vô.

Thiên kiếp xuất hiện!

Hơn nữa còn khóa chặt hắn ta!

Cùng lúc đó, trong mười hai toà thành trì còn lại của U Đô, đều có từng ánh mắt nhìn về phía kiếp vân.

Là thiên kiếp của chúa tể.

Chúa tể sẽ tiến thêm một bước?

Uyển thành.

Phủ thành chủ.

[Vô Sinh giới vực .

1Không gian xám trắng, vạn vật tĩnh mịch.

Một bộ hoa phục như bị loại bỏ màu sắc, không nhúc nhích đứng trong đình viện rộng lớn.

Nhìn Bùi Lăng và sự tồn tại kinh khủng của U Hồn tộc cách đó không xa, trong đầu "Mặc Côi" hỗn loạn tưng bừng.

Vừa rồi nàng đứng trong đại điện nghe rất rõ ràng.

Sự tồn tại kinh khủng của U Hồn tộc này muốn hút đi dương khí của Bùi Lăng, sau đó dạy dỗ hắn thành nô bộc của toàn bộ U Hồn tộc!

Bởi vậy, từ sau khi tiến vào [Vô Sinh giới vực] này, nàng đã dốc hết sức giãy giụa, muốn nhắc nhở Bùi Lăng cẩn thận, đừng bị sự tồn tại kinh khủng kia mê hoặc Nhưng U Hồn tộc thời kỳ hồng hoang có thủ đoạn cực kỳ lợi hại.

Mặc cho "Mặc Côi" dốc hết toàn lực, từ đầu đến cuối vẫn bị giam giữ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy, không phát ra tiếng động nào, chỉ có thể đứng cách đó không xa, trơ mắt nhìn.

Nàng không thể nhắm mắt, hơn nữa có chuyển động ánh mắt, nhìn từ phương hướng nào đều có thể thấy Bùi Lăng bị thủ đoạn của sự tồn tại kinh khủng kia đùa bỡn trong lòng bàn tay...

Đến lúc này, "Mặc Côi" mới biết được, ngoại trừ đồng môn "Không Mông" hậu bối đệ tử Sầm Phương Ác, Yến Minh Họa, Kiều Từ Quang, Mạnh Hồng Huyến, Bùi Lăng còn có nhiều nữ nhân như vậy... Điều duy nhất kỳ quái là, vì sao nàng cũng ở trong đó?

Đương nhiên, tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp, nàng hoàn toàn không để ý tới loại việc nhỏ này!

Thực lực của sự tồn tại kinh khủng này gần như đã đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Không những nàng không mở miệng được, không dời mắt nổi, lấy nội tình và thực lực hùng hậu của Bùi Lăng, chìm trong huyễn cảnh cũng không hề phát hiện!

Đến mức độ này, "Mặc Côi" vốn tưởng ván cờ lần này đã rơi vào tình thế hủy diệt thập tử vô sinh, ngay cả Bùi Lăng tám mươi mốt kiếp cũng không thể may mắn thoát khỏi...

Chỉ có điều, tình huống hiện tại... Sao đột nhiên nàng xem không hiểu?

[Hài hòa. 1 Tình thế thay đổi đột ngột, động tác mau lẹ khiến người ta không kịp nhìn, một hồi lâu sau, "Mặc Côi" mới phản ứng lại.

Vừa rồi cũng không phải Bùi Lăng không phát hiện điều gì!

Mà từ khi hắn chìm vào huyễn cảnh, đã bắt đầu đấu pháp với sự tồn tại kinh khủng của U Hồn tộc kia! Chỉ có điều, đôi bên chênh lệch cảnh giới cách xa, lúc đầu Bùi Lăng vẫn rơi vào thế yếu, cho đến khi huyễn cảnh diễn hóa đến tinh xá, xuất hiện trên chiếc vẫn sàng kia...

Không biết là vì sân nhà hay vì lý do gì khác, Bùi Lăng đột nhiên nắm lấy cơ hội, trực tiếp chuyển bại thành thắng, khống chế được sự tồn tại kinh khủng của U Hồn tộc kia!

1094 chữ

Chương 2873: Thay phiên dùng hình (4)

Nhưng cách thắng này... Sao cảm giác là lạ?

Ngay lúc "Mặc Côi" nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng vừa khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn vung tay lên, thân trên trần trụi lập tức bị một kiện pháp y màu đen bao trùm.

Sắc mặt hắn bình tĩnh không lay động, dường như vừa rồi không xảy ra việc gì, hắn nhìn "Mặc Côi" tiền bối cách đó không xa, hơi không xác định rốt cuộc đối phương có phải "Mặc Côi" tiền bối thật hay không.

Hơn nữa, hắn hoàn toàn không biết gì về cửa ra vào nơi đây...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức cúi đầu nhìn về phía "Phiên Na" còn nằm dưới đất.

[Hài hòa. 1 "Phiên Na tiền bối?"

Lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

"Phiên Na" hơi hoảng hốt, chợt hồi phục tinh thần, mắt sáng như đuốc lập tức nhìn về phía Bùi Lăng.

Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, "Phiên Na" lập tức sóng mắt mềm mại, vẻ mặt cũng trở nên mê ly, dường như từ đạo thể đến thần hồn đều đã hoàn toàn thần phục tên nhân tộc trước mặt.

Dù tên nhân tộc này làm bất cứ chuyện gì với, nhắc đến bất kỳ yêu cầu gì, đều là đương nhiên...

Sau lúc thất thần ngắn ngủi, "Phiên Na" nhanh chóng kịp phản ứng.

Tên nhân tộc này đã trở thành chủ nhân của nàng!

Nhưng thủ đoạn mà đối phương sử dụng cấp độ không cao, ngay cả tiên thuật cũng không phải, nàng chỉ cần có một ý niệm trong đầu, có thể nhẹ nhõm cởi bỏ!

Nghĩ tới đây, sắc mặt "Phiên Na" đã khôi phục vẻ lạnh băng trước đó.

Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao không hề có ý cởi bỏ ấn ký trong cơ thể.

Chỉ là vung ống tay áo một cái, trong nháy mắt đã đứng dậy từ dưới đất.

[Hài hòa 1 "Phiên Na" lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Thấy vị Kim Tiên U Hồn tộc "Phiên Na" này không tiếp tục có ý ra tay với mình, Bùi Lăng thầm thở phào.

Hắn lập tức thăm dò nói: "Kính xin Phiên Na tiền bối đưa ta và Mặc Côi tiền bối rời khỏi nơi đây"

Vị trước mặt chính là Kim Tiên!

Chỉ dựa vào [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], tất nhiên không khống chế được đối phương.

Nếu "Phiên Na" từ chối... Vậy nhân lúc tu vi đối phương hao tổn, chưa khôi phục đỉnh phong, tranh thủ thời gian toàn lực ra tay!

Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Bùi Lăng vừa không chút kiêng dè rơi vào trên người "Phiên Na", to gan thưởng thức vẻ ngoài tuyệt sắc của vị thành chủ Kim Tiên này.

Nghe vậy, "Phiên Na" im lặng, sau một lát mới từ tốn nói: "U Minh có quy củ của U Minh "Ngươi đã rơi vào tay bản tọa, bản tọa sẽ không chủ động thả người"

"Muốn rời khỏi nơi đây, ngươi tự nghĩ cách đi!"

Nói xong, nàng xoay người, váy quanh người lập tức hoàn hảo không chút tổn hại, hơi ngẩng đầu, lại khôi phục dáng vẻ thành chủ Uyển thành cao ngạo cường đại.

Ngay sau đó, bóng dáng "Phiên Na" biến mất, lại đã rời khỏi (Vô Sinh giới vực .

1Thấy "Phiên Na" rời đi, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, vị này Kim Tiên U Hồn tộc đồng ý để hắn chạy thoát cùng "Mặc Côi" tiền bối!

Chỉ có điều, đối phương sẽ không đích thân ra tay, cần hắn tự dựa vào năng lực để rời khỏi nơi đây.

Điều này cực kỳ tốt!

Mặc dù I Ma Ha Sắc Diễn Quyển] này không thể ảnh hưởng tâm chí của Kim Tiên, nhưng có lẽ còn có một chút tác dụng.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía "Mặc Côi", nhanh chóng hỏi: "Mặc Côi tiền bối, tình huống của ngươi như thế nào?"

Vẻ mặt "Mặc Côi" giãy giụa không trả lời, vẫn bị thủ đoạn của Kim Tiên trói buộc, không thể động đậy.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức đi về phía "Mặc Côi".

Uyển thành, phủ thành chủ.

Cốt màn buông xuống, che lấp bảo tọa.

Dưới thềm son, rất nhiều U Hồn nữ tiên đã xếp thành hàng dài trong điện.

U Hồn nữ tiên ti hình "Ly Thiến" lại xếp ở vị trí thứ nhất.

Lúc này, khí tức u lãnh khủng bố mà rất nhiều nữ tiên rất quen thuộc lặng yên xuất hiện phía sau cốt rèm.

Trên bảo tọa vốn trống rỗng, bóng dáng "Phiên Na" nhanh chóng xuất hiện.

Phát hiện thành chủ trở về, tất cả U Hồn nữ tiên trong điện lập tức lộ ra vẻ phấn chấn.

Thành chủ tự mình kết thúc hành hình, lập tức đến lượt bọn họ!

Tên nhân tộc ngu xuẩn kia chắc chắn sẽ không ngờ, hình phạt tàn khốc nhất U Hồn tộc chẳng những chưa kết thúc, hơn nữa vừa bắt đầu!

Nghĩ tới đây, "Ly Thiến" lập tức tiến lên, khom mình hành lễ nói: "Thành chủ, thuộc hạ đã xếp thành hàng"

"Có thể tiếp tục dùng hình với tên nhân tộc kia?"

Cốt màn yên tĩnh rủ xuống, phía sau rèm, "Phiên Na" ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục sự lạnh lùng và thản nhiên trước đó.

Nghe được giọng "Ly Thiến", nàng lập tức im lặng.

Dùng hình với tên nhân tộc kia...

Là "Ly Thiến" này đưa ra ý tưởng xấu đó?

(Hài hòa.)

Thế này đâu phải cực hình gì?

Là đưa đến tận cửa, cho tên nhân tộc kia hưởng dụng!

Nghĩ tới đây, "Phiên Na" nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Ý tưởng này do "Ly Thiến" đưa ra.

Hiện tại đối phương cũng muốn thử, vậy thành toàn cho nàng!

Thế là, "Phiên Na" lập tức lạnh nhạt nói: "Có thể.

Nói xong, một cánh cửa ra vào tạo thành từ hai màu xám trắng thuần túy lập tức xuất hiện ở phía trước đội ngũ.

Trong cửa như có đại dương mênh mông u ám tuỳ tiện phun trào, trong lúc bành trướng không thấy rõ bất kỳ cảnh vật và tình huống gì, chỉ có khí tức tĩnh mịch vô cùng dày đặc không ngừng tiêu tán...

1100 chữ

Chương 2874: Thay phiên dùng hình (5)

Nhìn cánh cửa cửa ra vào thông hướng đến [Vô Sinh giới vực] này, "Ly Thiến" lập tức nhe răng cười một tiếng, nói: "Đa tạ thành chủ!"

Sau cốt màn vắng lặng im ắng.

Khí tức thành chủ đã biến mất không thấy gì nữa, lại là "Phiên Na" đã rời khỏi đại điện, không biết đi nơi nào.

Thấy thế, "Ly Thiến" nói với rất nhiều vị đồng liêu sau lưng: "Thành chủ là người thứ nhất, ta là người thứ hai"

"Nhân tộc xưa nay yếu đuối, ta sẽ khống chế tốt thời gian. "Nhiều nhất một canh giờ, sẽ để người tiếp theo đi vào dùng hình"

"Nhớ kỹ! Đừng để hắn chết, càng không thể để hắn chết quá sảng khoái!"

"Nắm giữ tốt chừng mực mới có thể để hắn cảm nhận được sợ hãi cực hạn!"

U Hồn nữ tiên khác đều gật đầu: "Tên nhân tộc kia tội ác tày trời, tội nên như thế!"

"Đợi chút nữa ta nhất định phải hung hăng tra tấn tên nhân tộc cả gan làm loạn này!"

"Kính xin mọi người đừng quá tức giận làm choáng váng đầu óc, dù thế nào cũng phải nương tay... Nhất định phải để lại một hơi cho tên nhân tộc kia"

"Không sai! Không tự mình dùng hình, khó giải mối hận trong lòng chúng ta...

"Ly Thiến" mỉm cười, sau đó không còn chần chừ, nhanh chân đi vào cửa ra vào.

[Vô Sinh giới vực .

1"Ly Thiến" vừa đặt chân nơi đây, lập tức phát hiện tên nhân tộc kia đang bên trong sân nhỏ trống trải giữa vài toà đình viện ở phía trước không xa.

Hơn nữa, hắn chẳng những không ẩn nấp, bỏ chạy, dường như còn dừng lại nguyên tại chỗ, đang giải trừ phong ấn thành chủ cho tên nữ tu nhân tộc đi cùng.

"Ly Thiến" cảm thấy hơi kỳ quái.

Sau khi tên nhân tộc kia bị thành chủ dùng hình, trên mặt lại không hề có vẻ đau khổ?

Là thành chủ ra tay quá ôn hòa?

Đúng!

Mặc dù thành chủ có tu vi cao tuyệt, nhưng thuật nghiệp cũng có người chuyên nghiệp, lại chưa từng tự mình dùng đối hình phạt với người sống, càng không biết những người sống tâm chí kiên định kia, thật sự e ngại cái gì Lúc dùng hình, e rằng cũng chỉ làm từng bước.

Đối với loại nhân tộc thấy chết không sờn, tâm như bàn thạch, tất nhiên có thể cố gắng vượt qua.

Nghĩ tới đây, "Ly Thiến" không khỏi thầm chắc chắn.

Thành chủ chắc chắn đã dùng thủ đoạn như nàng vừa đề nghị, cưỡng ép cắm ký ức vào cho tên nhân tộc này, thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hắn.

Về sau, hắn đã thực hiện tất cả nguyện vọng, lại ra tay với hắn...

Hiện tại tên nhân tộc này không có việc gì, chắc chắn lúc thành chủ dùng hình, hắn cũng đã khám phá ra thủ đoạn của thành chủ, lấy tâm tính vô cùng kiên nghị, tất nhiên hiệu quả giảm đi nhiều.

Bây giờ nàng muốn dùng hình thì phải đổi cách khác...

Cũng được!

Đã đến lúc này, tên nhân tộc này còn có lòng dạ lo lắng cho sự an nguy của đồng bạn, xem ra tên nữ tu nhân tộc kia rất quan trọng với hắn!

Cứ dùng tên nữ tu nhân tộc kia...

Như thế, cũng có thể thỏa mãn những điều kiện mà nàng đã nói trước đó!

Hơn nữa...

Càng khiến tên nhân tộc kia vi phạm đạo của mình Nghĩ tới đây, bóng dáng "Ly Thiến" tiêu tán như mây khói, nhanh chóng nhòe đi.

Lúc này, Bùi Lăng đứng bên cạnh "Mặc Côi", một tay đặt ở trên vai "Mặc Côi", pháp tắc, khí tức quanh người hắn biến ảo.

Thân thể "Mặc Côi" tiền bối bị tên Kim Tiên phong ấn kia, không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Hiện tại hắn định sử dụng pháp tắc và "Bản nguyên" của mình, toàn lực giải trừ phong ấn cho "Mặc Côi" tiền bối!

Lúc đang suy nghĩ, toàn bộ thân thể "Mặc Côi" đột nhiên chấn động Khí tức của nàng trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo, u ám, thâm thúy... Nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường, dường như tình cảnh vừa nãy đều là ảo giác.

Phát hiện khí tức trên người "Mặc Côi" tiền bối khác thường, Bùi Lăng lập tức cảnh giác.

Hắn bình tĩnh hỏi: "Mặc Côi tiền bối, hiện tại như thế nào?"

Hoa phục khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay "Mặc Côi" rũ xuống trong tay áo dài nhẹ nhàng ngoắc ngoắc.

Lại là phong ấn trên người đã được giải trừ.

Ngay sau đó, "Mặc Côi" đột nhiên ngẩng đầu, ôm cổ Bùi Lăng.

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, thần niệm nhanh chóng đảo qua "Mặc Côi" từ trong ra ngoài, lập tức phát hiện pháp tắc không đúng Đây không phải "Mặc Côi" tiền bối!

Suy nghĩ chưa dứt, Bùi Lăng còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, "Mặc Côi" trước mặt đột nhiên ra sức, trực tiếp một tay đẩy hắn ngã xuống đất!

Một cảm giác lạnh băng tĩnh mịch như huyền băng vạn năm, lập tức bao phủ từ trên xuống dưới cả người Bùi Lăng, nhanh chóng ăn mòn bên trong đạo thể, như muốn phong bế tất cả động tác của hắn.

Cùng lúc đó, "Mặc Côi" đè người lên, một tay đè hắn lại.

Bùi Lăng vừa muốn đáp trả, lập tức phản ứng lại, là "Phiên Na" tiền bối!

Vị Kim Tiên U Hồn tộc này, là...

[Hài hòa. H Hiệu quả của [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] lại lợi hại như vậy?

Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức tiến vào trạng thái, hắn rất có kinh nghiệm với tình cảnh tương tự!

Thế là, hắn lập tức thu liễm tu vi, giả vờ không địch lại thủ đoạn của đối phương, cố ý "ra sức" giãy giụa, vẻ mặt đầy tức giận quát: "Phiên Na tiền bối, thả ta ra!"

Nghe vậy, "Ly Thiến" ẩn nấp ở bên lập tức ngạc nhiên, sao tên nhân tộc này lại biết tôn hiệu của thành chủ?

Thế nhưng, lúc thấy tên nhân tộc này vô cùng tức giận nhưng lại bất lực, "Ly Thiến" không khỏi cảm thấy rất hài lòng.

1079 chữ

Chương 2875: Thay phiên dùng hình (6)

Nàng phải dùng thân thể của tên đồng bạn quan trọng với nhân tộc này nhất, hút dương khí của đối phương Nàng muốn để tên nhân tộc này tận mắt nhìn một thân căn cơ hùng hậu của mình, bị đồng bạn tốt nhất từ từ tự tay phá hủy gần như không còn!

Nàng muốn để tên nhân tộc này nhìn thấy, tiếp theo đồng bạn tốt nhất của hắn sẽ trở thành khôi lỗi của U Hồn tộc như thế nào!

Nàng muốn khiến đạo tâm của tên nhân tộc này vỡ nát...

Về phần đối phương tưởng nhầm nàng là thành chủ... Điều này không quan trọng!

Quan trọng là tên nhân tộc này nhất định phải sống không bằng chết!

Nghĩ tới đây, "Ly Thiến" lập tức tiếng nói vô cùng lạnh băng mở miệng: "Vừa rồi ta đã dùng bí thuật thượng giới có liên quan với tiên chức của ta"

"Lấy thân thể chỉ là một kẻ phàm nhân như ngươi, tuyệt đối không thể tránh thoát"

"Hối hận đi!"

"Tuyệt vọng đi!"

"Sau đó, mang theo tất cả không cam lòng của ngươi, cùng sự hối hận vì mạo phạm U Hồn tộc ta, đi nghênh đón vận mệnh vô cùng bi thảm đã định sẵn của ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức âm hàn quanh người "Mặc Côi" bùng lên, đưa tay ra, đầu ngón tay như dao, nơi đi qua phát ra tiếng xé vải...

[Hài hòa. 1 Thế là, Bùi Lăng duy trì vẻ mặt cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt quỷ trích, ánh mắt âm tà của "Mặc Côi".

Thủ đoạn ngụy trang của Kim Tiên U Hồn tộc quả thật lợi hại!

Nếu không phải vừa rồi đối phương cố ý lộ ra khí tức pháp tắc, hắn cũng không nhìn ra "Mặc Côi" tiền bối trước mặt chính là U Hồn ngụy trang...

Thế nhưng, loại thủ đoạn ngụy trang này, chỉ cần quỷ vật đến cảnh giới nhất định, dường như đều rất am hiểu.

Trước đó người chết từng thấy trên Vạn tiên hội giao thủ cùng hắn, hắn ta vẫn chỉ là Tiên Quan chưởng đạo đã có thể ngụy trang thành bản tôn của hắn ở ngay trước mặt hắn lừa hắn thi triển tiên thuật Ngoài ra, hắn tu luyện [Thực Nhật bí lục] cũng là truyền thừa của "Chú".

"Chú" cũng là người chết.

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy khí tức của mình đang yếu hơn!

"Phiên Na" tiền bối lại đang hút dương khí hắn của? !

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng không còn khách sáo, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện...

Đang muốn nói ra [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], hắn đột nhiên dừng lại, với trạng thái hiện tại của hắn, một khi hắn trực tiếp uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], chắc chắn hệ thống sẽ tiếp tục đưa tặng một đống lớn lô đỉnh cho Đúng vậy, không thể mạo hiểm!

Cũng như vừa rồi, uỷ thác thủ đoạn khác, sau đó thông qua hệ thống kiểm tra ra thân thể của hắn khác thường, đoạt lại dương khí thay hắn là được!

Thế là, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Linh Mục thuật].."

[Linh Mục thuật] này là thủ đoạn Luyện Khí kỳ.

Từ khi có [U Viêm Phá Vọng Giám], hắn không còn sử dụng thuật pháp này.

Hiện tại tu luyện môn thuật pháp này, hoàn toàn không cần bất kỳ tài nguyên gì, đương nhiên cũng không cần lo lắng vấn đề hệ thống đưa tặng lung tung.

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra dương khí của ký chủ bị xói mòn lượng lớn.."

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên bổ sung dương khí cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, hắn thấy mình bị hệ thống điều khiển, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu. (Thỉnh Tiên Thuật Y!

Nhận ra thuật pháp mà hệ thống đang thi triển, trong lòng Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

"Mặc Côi" tiền bối trước mặt không phải là vị Kim Tiên U Hồn tộc kia sao?

Vì sao hệ thống còn muốn sử dụng [Thỉnh Tiên Thuật] ?

Không đợi hắn biết rõ ràng đây là có chuyện gì, Bùi Lăng lập tức thấy, vẻ mặt "Mặc Côi" tiền bối xuất hiện vẻ ngạc nhiên rõ ràng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trực tiếp vận hành [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]...

U Minh.

Uyển thành.

Phủ thành chủ, hậu viện.

Hồ nước to lớn trơn nhẵn như gương, trong hồ huyết sắc vạn khoảnh, mùi ngai ngái tản khắp.

Trong hồ không có đảo, lại có một gốc đại thụ đen nhánh to lớn như núi non đứng sừng sững ở giữa hồ.

Gốc đại thụ kia không có bất kỳ lá cây gì, thân cành trụi lủi, rất nhiều cành cây, phân nhánh tinh mịn như một cái lưới lớn vươn ra hư vô, cao vút như nắp, bao phủ toàn bộ hồ nước ở bên trong.

Giữa nhánh cây lấm ta lấm tấm, treo từng trái cây lớn nhỏ không đều.

Tất cả trái cây đều óng ánh sáng long lanh như tạo hình từ thủy tinh, trông như mặt mày, hai mắt nhắm chặt như vô số hoàn phì yến gầy ngủ say, đầu thiếu nữ xinh đẹp phong tình khác nhau.

Huyết khí ngút trời, trái cây chiếu rọi ửng đỏ như là thiếu nữ đỏ bừng hai gò má, lại như nổi lên một mộng cảnh ngọt ngào.

Châu ngọc như ánh sáng tô điểm đầu cành, từ xa nhìn lại thê diễm xinh đẹp.

Lúc này, huyết hồ dưới đại thụ đột nhiên dấy lên một chút gợn sóng.

1094 chữ

Chương 2876: Cả đời đừng nghĩ rời đi!

Có chín bóng hình huyết sắc xinh đẹp giãy giụa, tóc dài, vạt áo bay múa như mạn châu sa hoa nở rộ, như sinh linh ngâm nước, trăm phương ngàn kế muốn xông ra mặt hồ, tránh thoát sự giam cầm của dòng máu. Huyết hồ yên tĩnh, dòng máu sền sệt nặng như ngàn tấn, mặc cho chín bóng hình xinh đẹp kia cử động như thế nào, cũng chỉ có thể tới lui ở dưới mặt hồ, hoàn toàn không thể phá vỡ mặt hồ chút nào.

Ven hồ, hai tên U Hồn nữ tiên khép tay áo đứng đó.

Bọn họ mặc nhuyễn giáp màu đen, dưới chiến váy khói đen cuồn cuộn, đôi mắt màu mực nhìn chín bóng dáng dưới mặt hồ, khẽ thở dài một cái: "Chín tên đồng tộc này đều xuất thân tổ thụ, vốn tiền đồ vô lượng, lại không ngờ bị tên nhân tộc đáng chết kia luyện chế thành đao linh, thật sự quá đáng thương"

Đồng bạn của nàng khẽ nói: "Tên nhân tộc kia đã bị thành chủ tự mình bắt giữ. Hơn nữa thành chủ vô cùng tức giận, đang dùng hình với hắn"

Nữ tiên chiến giáp nhẹ gật đầu, lại than thở: "Đáng tiếc chúng ta chỉ là tán tiên, chỉ có thể ở đây hầu hạ tổ thụ. Nếu không, ta cũng muốn tra tấn tên nhân tộc kia, để trút ra mối hận trong lòng!"

Đồng bạn của nàng nói: "Không cần lo lắng, thành chủ sẽ tra tấn tên nhân tộc kia tử tế"

"Trong thời gian ngắn, tên nhân tộc kia không chết được.

"Biết đâu sau này chúng ta cũng có cơ hội tự mình dùng hình!"

Đang nói, một bóng dáng uy nghiêm, cao ngạo, u lãnh đột nhiên xuất hiện cách đó không xa.

Làn váy của nàng hoa mỹ, uốn lượn như mây, tóc bạc búi cao xếp từng đống, châu ngọc lấp lánh, tiểu quan có trân châu nở rộ trên đỉnh đầu, chiếu rọi đôi mắt màu mực, âm hàn lạnh lẽo, quý khí tự nhiên.

Chính là thành chủ Uyển thành "Phiên Na Hai tên U Hồn nữ tiên lập tức dừng trò chuyện, rất cung kính hành lễ nói: "Bái kiến thành chủ!"

"Phiên Na" khẽ gật đầu, sau đó đi đến ven hồ.

Hai tên U Hồn nữ tiên vội vàng nhường ra con đường, cúi đầu đứng hầu ở bên, đợi thành chủ phân phó.

"Phiên Na" đi đến bên hồ, phía trước nàng huyết sắc cuồn cuộn, nàng lại không có ý dừng bước, mà bước ra một bước, trực tiếp bước vào trong hồ.

Mặt hồ thờ ơ, bóng dáng "Phiên Na" trực tiếp biến mất, lại đã tiến vào không gian dưới mặt hồ.

Huyết sắc vô ngần gào thét trào lên.

Khí tức u lãnh âm hàn quen thuộc bành trướng tới, nhanh chóng bổ sung hao tổn lúc nàng tự mình dùng hình trước đó.

Chín bóng hình xinh đẹp huyết sắc lơ lửng như quỷ mị, không ngừng rít gào giãy giụa trong mảnh huyết sắc này, ý đồ xông phá phong ấn, trốn chạy đi.

"Phiên Na" đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn chín tên đạo linh.

Nàng g cách đạo linh rất gần, chỉ có điều chín tên đạo linh này hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của nàng.

Mắt mực như đêm, nhìn qua chín tên con cháu khí tức đặc biệt tuổi trẻ này.

Đây là con cháu do tổ thụ U Hồn tộc sinh ra, cũng là đạo linh bản mệnh của tên nhân tộc kia...

Nghĩ tới đây, "Phiên Na" tâm niệm vừa động, chín tên đạo linh lập tức không thấy tăm hơi, đều bị nàng thu vào.

Lối đi từ [Vô Sinh giới vực] liên thông ngoại giới sẽ mãi mở ra.

Chắc tên nhân tộc kia có thể nhanh chóng thoát ra từ bên trong.

Toàn bộ quá trình này, chỉ cần tên nhân tộc kia không ra tay ở trong Uyển thành, nàng sẽ không ra mặt.

Nàng không chủ động thả tên nhân tộc kia đi, là tên nhân tộc kia dựa vào năng lực của mình chạy đi...

Thế nhưng, tên nhân tộc kia đơn độc rời khỏi U Minh thì được, muốn mang con cháu U Hồn tộc đi lại là chuyện không thể nào!

Nàng sẽ mang theo chín tên con cháu ở trên người.

Tên nhân tộc kia thật sự dám tới lấy... Nàng sẽ không tiếp tục nương tay.

Nhất định phải bắt giữ tên nhân tộc kia, dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, đau khổ nhất lặp đi lặp lại tra tấn hắn, khiến hắn sống không bằng chết!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, bóng dáng "Phiên Na" đã biến mất không thấy gì nữa.

Sau một lát, váy hoa mỹ mang theo khói đen cuồn cuộn thổi qua viên gạch rét lạnh, đây là một gian buồng lò sưởi bình thường không dùng đến.

Hiện tại từ trong ra ngoài từng chiếc u đèn lửa xanh, có đỉnh tròn ba chân đứng sừng sững trong đình, cắm lít nha lít nhít âm hương, u lục thiêu đốt hừng hực, một loại hương khí cực kỳ lạnh băng, kỳ dị, chầm chậm tản khắp như khói như mây, lại như ngàn vạn quỷ quái giương nanh múa vuốt, bao phủ toàn bộ vườn hoa.

U Hồn nữ tiên canh giữ ở gian ngoài im ắng quỳ gối: "Thành chủ!"

"Phiên Na" khẽ gật đầu, nhanh chân đi vào trong phòng.

Chỉ thấy trong phòng ngổn ngang lộn xộn, khói đen mãnh liệt, nằm đầy U Hồn nữ tiên.

Tất cả những U Hồn nữ tiên này đều nhắm nghiền hai mắt, khí tức bình ổn, lại đã rơi vào trạng thái ngủ say, đến nay chưa tỉnh.

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt "Phiên Na" rất bình tĩnh, không hề cảm thấy bất ngờ.

Trong thân thể những đồng tộc này, không phải thủ đoạn bình thường.

Nhân lúc này, vừa hay tới giải trừ pháp tắc trên người những đồng tộc này...

U Minh.

Hiệt thành.

Sa mạc mênh mông vạn dặm.

Vết máu loang lổ hắt vẫy đầy đất, "Cô Miểu" cầm kiếm đứng đố, trên dưới cả người bốc lên sát ý, một vết thương ở ngực sâu đủ thấy xương, gần như chặt nghiêng toàn bộ người hắn ta.

Nhìn hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm quanh mình, "Cô Miểu" cau mày.

1098 chữ

Chương 2877: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (2)

Bản thể "Phệ Tâm Quyệt" cực kỳ cường đại, hiện tại tất cả nhân tộc tới tru sát đối phương, đều bị phân biệt nhất trong từng đoạn ký ức.

Vừa rồi, giọng "Vương" lại truyền đến, chỉ cần tụng niệm tên thật của "Vương" có thể căn cứ số lượng đã tru sát "Quyệt" trước đó, trong nháy mắt tăng cao tu vi thực lực.

Chỉ có điều, chẳng biết tại sao số lượng phân thân "Phệ Tâm Quyệt" lại ít hơn phân thân "Quyệt" khác một bộ phận!

Những đội ngũ đến tru sát "Phệ Tâm Quyệt" như bọn họ, tổng cộng cũng không giết bao nhiêu phân thân "Phệ Tâm Quyệt", như thế tăng lên rất ít thực lực tu vi!

Điều này dẫn đến trận chiến trước mắt ngàn cân treo sợi tóc, rất hung hiểm Đang nghĩ ngợi, cảnh tượng quanh mình đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt hắn ta từ hoang mạc không có một ngọn cỏ, xuất hiện trong một mảnh rừng cây rậm rạp.

Một đầu yêu tiên mọc sừng nhọn, thân kéo năm đuôi đạp không mà đứng, lạnh lùng quan sát hắn ta từ trên một gốc cự mộc che trời, trong mắt dọc hoàng kim tràn đầy sát ý.

"Cô Miểu" không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xuất kiếm...

Rầm rầm rầm...

Đại chiến lại bộc phát!

Hiệt thành.

Liệt hỏa hừng hực, linh hỏa màu tím sậm nhét đầy toàn bộ hang động, hỏa diễm như nước chảy gào thét càn quét, không lưu tình thôn phệ tất cả sinh linh quanh mình!

Dòng nước đột nhiên vang lên ào ạt, một dòng suối nhỏ trong veo hiện ra từ trong hư không, bên khe suối cây hoa so le, tĩnh mịch tốt đẹp.

Suối nước róc rách tuôn trào, không có chút ý khốc liệt nào, nơi đi qua ngàn vạn ánh lửa dập tắt.

"Không Mông" đạp không mà đứng, váy gấm bồng bềnh.

Lúc này khí tức của nàng cực kỳ cường thịnh, lại đã đi vào cấp độ Tiên Quan chưởng đạo! Cảm nhận được sự thay đổi như nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, trong lòng "Không Mông" rất kỳ quái.

Rõ ràng trước đó nàng tru sát số lượng phân thân "Phệ Tâm Quyệt" không nhiều, nhưng lại không biết vì sao, vừa tụng niệm tên "Vương" thực lực lập tức tăng vọt, dường như lập tức tăng lên mấy cảnh giới!

Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nàng cảm thấy dường như thực lực tu vi của mình trở nên càng ngày càng mạnh!

Thế nhưng, hiện tại tất cả nhân tộc đều bị "Phệ Tâm Quyệt" chia ra nhốt trong ký ức khác biệt, nàng không biết chỉ một mình nàng như vậy, hay những người khác cũng như vậy...

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, "Không Mông" lại vỗ ra một chưởng.

Hoàn cảnh xung quanh ầm vang rơi xuống như là lưu ly vỡ vụn, không gian vỡ nát, phương ký ức này lập tức chôn vùi.

U ám mãnh liệt mà đến, cảnh tượng Hiệt thành, sào huyệt to lớn lại xuất hiện.

Cách đó không xa, bản thể "Phệ Tâm Quyệt" vẫn yên tĩnh phủ phục.

Không do dự chút nào, "Không Mông" lại đánh ra một chưởng, chưởng phong lạnh thấu xương nhấc lên lít nha lít nhít cơn gió mạnh, trong lúc gào thét gột rửa vạn vật, hóa thành gông xiềng đầy trời, nhao nhao rơi về phía bản thể "Phệ Tâm Quyệt".

Oanh! !

Uyển thành.

[Vô Sinh giới vực .

1Trong không gian xám trắng, "Mặc Côi" váy dài rủ xuống đất, đứng thẳng bất động trong một tòa đình viện cực kỳ rộng rãi.

Thấy sự tồn tại kinh khủng của U Hồn tộc kia đã rời đi, Bùi Lăng liền đi tới giải trừ phong ấn cho mình, "Mặc Côi"

thầm thở phào.

Mặc dù cách chiến thắng của Bùi Lăng vô cùng không thích hợp, nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, lại không quan tâm nhiều như vậy!

Dù sao, có thể sống sót cũng đã không tệ!

Theo Bùi Lăng vận chuyển pháp tắc, "Mặc Côi" cảm thấy lực lượng phong ấn nàng đang nhanh chóng suy yếu.

Nàng ra sức giãy giụa, đầu ngón út đã có thể động đậy một chút.

Phát hiện điểm ấy, ánh mắt "Mặc Côi" lộ ra vẻ vui mừng.

Nhưng ngay lúc phong ấn sắp giải trừ hoàn toàn, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng âm u lạnh lẽo, tinh thuần, đột nhiên chui vào trong cơ thể nàng!

Là tiên thuật!

Không được! Nàng không thể khống chế thân thể của mình!

Sự tồn tại đang ra tay vốn đã có tu vi cao hơn nàng, hơn nữa phong ấn trong cơ thể nàng chưa được giải trừ, trên dưới cả người đều ở trạng thái không đề phòng, căn bản không có cách nào chống cự thủ đoạn của đối phương Lúc này, dường như Bùi Lăng cũng đã nhận ra vấn đề, lập tức mở miệng hỏi: "Mặc Côi tiền bối, hiện tại như thế nào?"

Đôi mắt "Mặc Côi" sáng như nước, rõ ràng phản chiếu ra dáng vẻ Bùi Lăng, lại không có cách nào trả lời. Ngay sau đó, thân thể của nàng không bị khống chế bắt đầu chuyển động, trực tiếp một phát bắt được Bùi Lăng.

Thấy thế, "Mặc Côi" nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng không tốt.

biết người ra tay với mình có phải sự tồn tại kinh khủng vừa rồi hay không, nhưng nhất định là tiên Nàng không nhân U Hồn tộc!

Trong tình huống này, mục đích thật sự của đối phương căn bản không phải nàng, mà là Bùi Lăng!

Đối phương muốn dùng nàng đối phó Bùi Lăng, để Bùi Lăng sợ ném chuột vỡ bình...

Suy nghĩ chưa dứt, "Mặc Côi" lập tức thấy mình dùng một tay đẩy ngã Bùi Lăng trên mặt đất, một luồng khí tức vô cùng rét lạnh lập tức phong bế thân thể Bùi Lăng Tiên lực trong cơ thể "Mặc Côi" liều mạng giằng co, nàng dốc hết sức muốn dừng tay hoặc là lên tiếng nhắc nhở Bùi Lăng.

Chỉ có điều, người âm thầm ra tay với nàng có thủ đoạn cực kỳ cao minh, nàng hao hết sức lực giãy giụa một phen, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn trực tiếp cúi người xuống...

1079 chữ

Chương 2878: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (3)

"Mặc Côi" lập tức khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng mình đang làm gì, đã nghe tiếng nói cực kỳ tức giận của Bùi Lăng vang lên: "Phiên Na tiền bối, thả ta ra!"

Nguy rồi!

Vừa rồi Bùi Lăng không đề phòng nàng, hiện tại đã xảy ra chuyện!

Trong lòng "Mặc Côi" đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, chỉ nghe mình đột nhiên mở miệng nói: "Vừa rồi ta đã dùng bí thuật thượng giới có liên quan với tiên chức của ta"

"... Đi nghênh đón vận mệnh vô cùng bi thảm đã định sẵn của ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, tiếng xé vải vang lên, vang vọng không dừng lại.

Cũng biết cứ tiếp tục như vậy, không những mình không sống được, hơn nữa Bùi Lăng cũng sẽ bị nàng hại chết, "Mặc Côi" không do dự nữa, lập tức nghịch chuyển tiên lực trong cơ thể, cả người chấn động muốn trực tiếp tự bạo!

Nhưng ngay sau đó một cảm giác trước nay chưa từng có, sợ run truyền khắp trên dưới cả người "Mặc Côi".

"Mặc Côi" lập tức trở nên thất thần, bắp thịt cả người căng cứng từng khúc, cả người như một sợi dây cung kéo căng.

Trong nháy mắt, trong đầu nàng trống rỗng, dường như hoàn toàn quên đi tình cảnh thời khắc này, quên đi chênh lệch bối phận với Bùi Lăng, chính ma có khác, con đường thăng tiên... Chỉ muốn vĩnh viễn dừng thời gian ở đây, đắm chìm không tỉnh!

[Hài hòa.)

"Mặc Côi" giơ cần cổ thon dài lên cao cao, như là cành sen duyên dáng yêu kiều trong hồ sen.

Lúc này đôi mắt nàng như nước, sóng ánh sáng lăn tăn, cuối cùng đã nhớ tới việc muốn tự bạo. Nhưng một mặt nàng trúng tiên thuật, một mặt khác lại bị khí tức của Bùi Lăng ảnh hưởng, chậm chạp không cách nào ngưng tụ lại trong cơ thể toàn bộ tiên thuật...

Sau mấy lần thử thất bại, lồng ngực Mặc Côi chập trùng kịch liệt, không ngừng thở dốc...

Cách đó không xa, bóng dáng "Ly Thiến" đáng ẩn trốn rất bình thản, nhìn hai tên nhân tộc này đã hoàn toàn đã rơi vào tầm kiểm soát của mình, khóe miệng nàng hơi cong lên, lộ ra một vòng ý cười vô cùng âm u lạnh lẽo. Trong tay áo rộng rủ xuống của nàng có lít nha lít nhít sợi tơ trong suốt.

Những sợi tơ này nhỏ bé yếu ớt như không, khó mà phát hiện, ngay cả thần niệm cũng không thể thăm dò, không phải thực chất.

Một chỗ khác, sợi tơ nhô ra từ trong hư không nối liền với tay chân và thân thể của "Mặc Côi". Tên nữ tu nhân tộc kia thực lực không mạnh, nhưng cứ điều khiển như thế cũng vô cùng rắc rối!

Bởi vậy, vừa rồi nàng thi triển một chút thủ đoạn ngoài định mức, trồng một cọc tâm ma cho tên nữ tu nhân tộc kia.

Sau đó, cách một đoạn thời gian, không cần nàng ra tay, tên nữ tu nhân tộc kia sẽ chủ động đi hút dương khí của tên nhân tộc kia giúp nàng!

Lúc đang đắc ý, "Ly Thiến" đột nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Lúc lấy lại tinh thần, đã thấy mình ngồi trên người nhân tộc kia... Nàng bị tiên thuật gì đó, cưỡng ép triệu hoán đến trong cơ thể tên nữ tu nhân tộc kia!

"Ly Thiến" vô cùng ngạc nhiên, vừa muốn ra tay phản kháng, trên dưới cả người lập tức truyền đến một cảm giác khác thường.

Nàng không nhịn được kêu ra tiếng.

[Hài hòa. 1 Không biết vì [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] hay do "Ly Thiến" gieo xuống tâm ma, sau khi nàng bị triệu vào thân thể "Mặc Côi", lập tức trở nên yếu đuối hơn "Mặc Côi" vừa rồi.

[Hài hòa. 1 Khí tức trên dưới cả người Bùi Lăng phồng lên, càng ngày càng mạnh.

Dương khí vừa bị hấp thụ đã được bổ sung đầy đủ.

Không biết có phải ảo giác của mình không, Bùi Lăng cảm thấy lần tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] này càng kích thích, càng lợi hại, càng hưởng thụ hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ...

Dường như, hắn không chỉ tu luyện cùng một hồng nhan...

Lúc này, "Mặc Côi" đột nhiên ngửa đầu, không tự chủ được hôn hắn.

[Hài hòa. H Vào lúc này, Bùi Lăng cảm thấy trong cơ thể có thêm chút cái gì đó.

Hắn, "Mặc Côi" cùng một sự tồn tại không ra mặt, đồng thời có thêm một loại liên hệ không cách nào miêu tả.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, hai người?

Vừa rồi hệ thống đã đưa tặng vị Kim Tiên U Hồn tộc kia!

Hiện tại tình huống này...

Vị đang tu luyện với hắn, thật sự là "Mặc Côi" tiền bối?

Một vị khác lại là...

Suy nghĩ chưa dứt, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên lại vang lên: "Leng keng! Thành công bổ sung dương khí...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện [Linh Mục thuật] cho ngài.."

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trực tiếp đứng dậy ném "Mặc Côi" qua một bên.

Lúc này "Mặc Côi" như là nước hồ dưới trời chiều, ửng đỏ mềm mại, sóng ánh sáng tươi đẹp, tinh thần không tập trung, lại chưa khôi phục từ việc vừa rồi.

Cùng lúc đó, trong cơ thể "Mặc Côi" bay ra một đoàn khói đen đậm đặc như thực chất, sau khi rơi xuống đất hóa thành một nữ tử áo bào tay rộng, lưng đeo lưỡi dao, nàng mắt mực như đêm, tóc mai xoã tung, hai đầu lông mày có sát khí quanh quẩn, chính là "Ly Thiến".

Sau khi "Ly Thiến" hiện thân suýt nữa không đứng vững, nhưng khí tức của nàng cực kỳ cường thịnh, chẳng mấy chốc đã khôi phục như lúc ban đầu.

Không do dự chút nào, nàng trực tiếp chạy đi...

Lúc này, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển đánh ra một pháp quyết đơn giản, trong mắt lấp lánh ánh sáng, chiếu khắp toàn bộ đình viện.

1111 chữ

Chương 2879: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (4)

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.." Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn bất chấp gì khác, vội vàng đi đến bên cạnh "Mặc Côi", lấy ra một kiện pháp y phủ thêm lên đầu vai của đối phương, ôm lấy nàng từ dưới đất.

"Mặc Côi tiền bối, ngươi không sao chứ?" Bùi Lăng vừa hỏi vừa suy nghĩ tìm lý do để giải thích.

Nghe được giọng nói của Bùi Lăng, cuối cùng "Mặc Côi" đã lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt đôi bên vừa tiếp xúc, trong lòng "Mặc Côi" lập tức xuất hiện một suy nghĩ muốn liều chết triền miên với đối phương, vứt bỏ tất cả, vĩnh thế đắm chìm!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã sinh trưởng tốt như cỏ dại, cũng không còn cách nào ngăn chặn!

Hô hấp của "Mặc Côi" hơi dồn dập, nhưng chẳng mấy chốc đã lắc đầu thật mạnh, tiếng nói lạnh nhạt: "Ta không sao. Vừa rồi... Ta bị quỷ vật khống chế!"

Bùi Lăng vội họ một tiếng, lúc này cũng nghiêm nghị nói: "Vừa rồi vãn bối cũng giống vậy!"

"Địa giới U Minh này thật sự rất hung hiểm, thực lực hiện tại của chúng ta vẫn quá thấp, căn bản không có cách chống cự những quỷ vật hèn hạ vô sỉ này..."

"Mặc Côi tiền bối không có việc gì thì tốt, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này!"

"Mặc Côi" nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng đồng ý, đột nhiên khí tức quanh người nàng thay đổi, sau đó một phát nhào về phía Bùi Lăng...

Uyển thành.

Phủ thành chủ.

Chính điện.

Cửa ra vào xám trắng nhẹ nhàng trôi nổi, trước cửa ra vào có lít nha lít nhít U Hồn nữ tiên sắp xếp thành đội, khói đen tản khắp, mắt mực như biển.

Lúc này, bọn họ đang thì thầm nói chuyện: "Một canh giờ đã qua, vì sao Ly Thiến tiên quan còn chưa ra?"

"Ly Thiến tiên quan là tiên nhân chuyên ti hình phạt của tộc ta, tất nhiên dùng hình quá mức quên hết tất cả, quên đi thời gian...

"Ừm? Vừa rồi Ly Thiến tiên quan kia còn nhắc nhở chúng ta, để chúng ta phải giữ lại một hơi cho tên nhân tộc này, kết quả nàng lại không có chừng mực, thật sự quá đáng!"

"Đúng vậy! Tên nhân tộc kia tội ác tày trời, không thể tha thứ. Cứ bị Ly Thiến tiên quan chơi chết như vậy, thật sự là quá lợi cho tên nhân tộc kia!"

Đang nói, trong cửa ra vào xám trắng hiện ra một bóng dáng mà rất nhiều nữ tiên quen thuộc.

Nàng mắt mực thất thần, áo bào tay rộng như bị vò nhăn, không còn phiêu dật như trước đó mà khô cằn dán vào trên người, thậm chí góc áo còn dính một chút bụi đất, trên eo nhỏ nhắn treo một thanh đao ô kim khảm bảo, chính là "Ly Thiến".

Thấy "Ly Thiến" đã kết thúc dùng hình, lập tức có một tên U Hồn nữ tiên mở miệng hỏi: "Ly Thiến tiên quan, ngươi đã chơi chết tên nhân tộc kia rồi sao?"

Vẻ mặt "Ly Thiến" hơi hoảng hốt, dường như còn chưa lấy lại tinh thần từ việc vừa rồi, chợt nghe đồng tộc vặn hỏi, đầu tiên nàng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng sắc mặt nghiêm lại, chém đinh chặt sắt nói: "Yên tâm! Còn giữ lại một hơi!"

Nói xong, nàng âm thầm quan sát phản ứng của đồng tộc, thấy đồng tộc không phát hiện điều khác thường gì, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Nhất định không thể để đồng tộc biết, nàng thân là Tiên Quan ti hình U Hồn tộc, vừa rồi dùng hình với tên nhân tộc ngu xuẩn lại làm bậy kia, chẳng những không thành công làm đối phương cảm nhận được tuyệt vọng và hối hận, ngược lại còn bị nhân tộc này chiếm lợi cực lớn!

Nghe vậy, đám U Hồn nữ tiên còn đang xếp hàng lập tức yên lòng.

Cực kỳ tốt!

Tên nhân tộc kia không chết, bọn họ có thể tiếp tục dùng hình!

U Hồn nữ tiên xếp hàng đầu trong đội ngũ lập tức nói: "Tiếp theo đến lượt ta"

Lúc nói lời này, nàng đang muốn cất bước chui vào trong cửa ra vào, nhưng suy nghĩ lại dừng bước, quay đầu nhìn qua "Ly Thiến", khiêm tốn thỉnh giáo: "Ly Thiến tiên quan, không biết vừa rồi ngươi dùng hình với tên nhântộc kia như thế nào?"

Lúc này vẻ mặt "Ly Thiến" đã khôi phục sự bình tĩnh, giả vờ vừa rồi dùng hình rất giải hận nói: "Vừa rồi ra dùng tên nữ tu nhân tộc kia để hút dương khí của tên nam tu nhân tộc.."

U Hồn nữ tiên đang muốn tiến vào [Vô Sinh giới vực] vừa nghe vừa gật đầu, rất nghiêm túc nhớ kỹ cách sử dụng của "Ly Thiên".

"Ly Thiến" tiên quan là Tiên Quan chấp chưởng dùng hình trong Uyển thành, vô số năm tháng đến nay, không biết đối phương đã tra khảo bao nhiêu kẻ địch của U Hồn tộc.

Kinh nghiệm dùng hình của vô cùng phong phú, thủ đoạn hình phạt tầng tầng lớp lớp, ngay cả thành chủ cũng khen ngợi mạch suy nghĩ đối phương.

Tham khảo tâm đắc của "Ly Thiến" tiên quan chắc chắn có thể làm tên nhân tộc kia tiếp nhận đau khổ mãnh liệt nhất!

Nghĩ tới đây, tên kia U Hồn nữ tiên lập tức nói: "Đa tạ Ly Thiến tiên quan chỉ điểm"

Nói xong, nàng trực tiếp phi độn vào cửa ra vào xám trắng...

Nhìn đồng tộc tiến vào [Vô Sinh giới vực], khóe miệng "Ly Thiến" giật giật, mơ hồ cảm thấy hơi không ổn.

Nếu đồng tộc cũng bị tên nhân tộc kia...

Ừ... Dường như cũng không phải việc lớn gì?

Trước đó nàng từng nói với thành chủ, hình phạt kinh khủng nhất là cho tên nhân tộc kia hi vọng trước, sau đó lại khiến đối phương tuyệt vọng trong hy vọng.

1102 chữ

Chương 2880: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (5)

Tình huống này, không phải vừa vặn đúng như vậy sao?

Hiện tại, chắc chắn tên nhân tộc kia rất đắc ý!

Chắc chắn trong lòng hắn vô cùng thoải mái, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay.

Điều "Ly Thiến" muốn làm là chờ đối phương tự cho là có thể chuyển bại thành thắng, toàn thân trở ra, lại bẩm báo việc này cho thành chủ...

Đến lúc đó, thành chủ trực tiếp trấn áp hắn, vừa hay có thể xóa đi một tia hy vọng cuối cùng của đối phương! Hy vọng càng lớn, sau đó tuyệt vọng càng nặng nề, càng đau khổ!

Phải!

Hiện tại để tên nhân tộc kia vui sướng trong [Vô Sinh giới vực], chính là hình phạt tàn khốc nhất cho hắn!

[Vô Sinh giới vực .

1Trong đình viện xám trắng, thảm thực vật chết héo, ám ảnh như bày ra đầy đất.

Động tác bổ nhào mang theo gió thổi tan mấy mảnh lá khô, hóa thành cặn bã đầy trời.

Bùi Lăng nhìn "Mặc Côi" đè lên người mình, lập tức rất nghi ngờ.

Vừa rồi có vị U Hồn nữ tiên rời đi từ trong cơ thể "Mặc Côi", hắn rất rõ ràng hiện tại đối phương lại đến? Hay là, lại đổi một vị U Hồn nữ tiên?

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức lạnh lùng quát: "Ngươi là ai?"

Bùi Lăng vừa nói vừa muốn đứng dậy.

Ngay sau đó, "Mặc Côi" khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng hoàn toàn lạnh lẽo rét lạnh, nàng giơ cánh tay lên, một phát đặt trên ngực Bùi Lăng.

Một luồng lực lượng lớn tràn trề như ngàn vạn ngọn núi nặng, trùng điệp đè xuống Bùi Lăng.

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nếu lúc này tu vi của hắn vẫn chỉ có Độ Kiếp kỳ, hiện tại chắc chắn đã bị nàng trấn áp ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào.

Nhưng bây giờ hắn chẳng những là Đại Thừa bách kiếp, hơn nữa có hóa thân tiên nhân và quan do Chung Quỳ Liệt ban thưởng.

Cho dù là ngàn vạn dãy núi chân chính, thậm chí thêm ngàn vạn sông rộng đè xuống người, cũng không thể kiềm chế được hắn!

Nghĩ tới đây, động tác đứng dậy của Bùi Lăng hơi dừng lại, sau đó trực tiếp nằm xuống đất như không chịu nổi lực lượng lớn trong tay "Mặc Côi", vẻ mặt tức giận nhìn qua "Mặc Côi", lạnh giọng vặn hỏi: "Ngươi còn muốn hút dương khí của ta?"

"Hì hì hì hì ha ha...

"Mặc Côi" dù bận vẫn ung dung quan sát sắc mặt giận dữ của hắn, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiếng nói xa lạ: "Không sai!"

"Xem ra, vừa rồi Ly Thiến tiên quan hút không ít dương khí của ngươi...

"Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết!"

"Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy!"

"Bên ngoài còn có rất nhiều đồng tộc đang xếp hàng"

"Chúng ta sẽ từng người thay phiên dùng hình cho ngươi"

"Để ngươi đau khổ sống không bằng chết, vĩnh viễn hối hận!"

"Ly Thiến" tiên quan?

Là tên U Hồn nữ tiên vừa bị hắn luyện chế thành công?

Bên ngoài còn có rất nhiều U Hồn nữ tiên đang xếp hàng?

Muốn thay phiên hút dương khí của hắn?

Điều này...

Khụ khụ!

Không hổ là thế giới hồng hoang Ừ... Vị U Hồn nữ tiên này có thực lực quá mạnh! Chỉ dùng một tay đã ép hắn tới không cách nào động đậy...

Xem ra, tiếp theo chỉ có thể mặc cho đối phương sắp xếp...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nằm trên mặt đất rất cố gắng vùng vẫy mấy lần, tiếp theo tức giận trách mắng: "Mơ tưởng!"

"Ta đường đường là thiên kiêu nhân tộc, tuyệt đối không để những U Minh chi vật các ngươi được như ý!"

"Ngươi đừng ở chỗ này nằm mơ!"

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một trận lạnh băng lại mang theo cảm giác sảng khoái, trong chốc lát truyền khắp trên dưới cả người mình.

Hắn cưỡng ép duy trì vẻ mặt cực kỳ không hưởng thụ, tiếp tục tức giận quát lớn: "Có bản lĩnh thì giết ta đi!"

"Có thủ đoạn gì cứ nhằm về phía một mình ta, thả Mặc Côi tiền bối.."

Đôi mắt "Mặc Côi" tĩnh mịch, khuôn mặt nàng như lập tức biến ảo thành một khuôn mặt tuyệt sắc khác, khóe môi xinh đẹp cong lên càng thêm rõ ràng, lập tức phát ra một tràng tiếng cười vô cùng âm u lạnh lẽo: "A... Nàng vừa ra tay càng thêm kịch liệt, vừa đắc ý nói: "Giết ngươi?"

"Không thể nào!"

"Chỉ cần một ngày ngươi còn ở U Minh, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chết!"

"Trong Uyển thành không có người sống, càng không có nam tử."

"Nhưng từ nay về sau trong Uyển thành này, ngươi là người sống duy nhất, nam nhân duy nhất...

"Hơn nữa, cả đời đừng nghĩ rời đi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười vô cùng hung hăng ngang ngược che ngợp bầu trời, ngàn vạn dây leo chết héo chấn động, rì rào thành tro, lộn xộn bay lên như sương như ai, tản khắp bốc lên, nhét đầy toàn bộ [Vô Sinh giới vực .

1Thấy tên U Hồn nữ tiên kia cười vui vẻ như thế, sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, vẻ mặt cổ quái, cố gắng kiềm chế không để khóe môi mình nhếch lên...

Phát hiện dương khí của mình đã bị đối phương hút đi một chút, hắn không do dự nữa, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác (Linh Mục thuật Y...

Không gian xám trắng, vạn vật yên lặng.

"Ha ha ha ha ha..."

"Mặc Côi" ngửa đầu cười to, vẻ mặt trêu tức mà đắc ý như tất cả đã thành kết cục đã định, nhân tộc trước mặt đã hoàn toàn chịu cho nàng sắp xếp!

Nhưng ngay sau đó mặt mũi của nàng đột nhiên cứng đờ, theo một cảm giác nhói nhói không thể diễn tả, truyền khắp trên dưới cả người như điện giật, vẻ mặt nàng vô cùng ngạc nhiên, vô cùng mơ hồ.

1104 chữ

Chương 2881: Vùng trời mới vùng đất mới

Ngay sau đó, nàng không có thời gian suy nghĩ...

Không biết qua bao lâu, cuối cùng một trận tu luyện hoang đường lại hỗn loạn đã kết thúc.

Hai mắt "Mặc Côi" trợn lên, môi đỏ há to, chiếc lưỡi thơm tho hồng nhuận vì quá khát khô mà thò ra, hình thành một nụ cười cực kỳ không bình thường...

"Leng keng! Thành công bổ sung dương khí...

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu tu luyện [Linh Mục thuật] cho ngài...

Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, Bùi Lăng lại ném "Mặc Côi" sang một bên, sau đó đánh ra một cái pháp quyết đơn giản, vận chuyển [Linh Mục thuật] cho hắn.

Hai con ngươi hắn sáng ngời trong vắt, ánh sáng chiếu khắp đình.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.." Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn lập tức nhìn về phía "Mặc Côi", dường như U Hồn nữ tiên trong cơ thể nàng chưa lấy lại tinh thần.

Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh "Mặc Côi", ôm đối phương lên, giọng điệu lo lắng hỏi: "Mặc Côi tiền bối, ngươi không sao chứ?"

"Ha ha ha ha ha ha"

"Mặc Côi" đang cười ngớ ngẩn vẫn chưa thỏa mãn, nghe được giọng Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, một sợi khói đen dày đặc như thực chất lập tức thoát ra từ trong cơ thể hắn.

Đó là một U Hồn nữ tiên tóc xanh búi cao, mặc áo bào vạt cân, áo ngắn tay áo hẹp, trên mặt mũi tái nhợt của nàng tràn đầy hốt hoảng, bên tóc mai chuỗi hạt châu nhanh chóng dao động, cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy tới.

Bùi Lăng đã sớm có đề phòng, hiện tại là lúc tên U Hồn nữ tiên này suy yếu nhất, hắn chỉ cần ra tay, có xác suất rất lớn có thể bắt giữ nàng nhưng...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức thu tầm mắt lại nhìn về phía "Mặc Côi", trầm ổn nói: "Mặc Côi tiền bối không cần lo lắng, hiện tại ta sẽ chữa thương thay ngươi!"

Nói xong, hắn đặt một tay lên giữa lưng "Mặc Côi", tiên lực bành trướng như nước thủy triều, ào ạt tràn vào trong cơ thể "Mặc Côi", giúp đỡ khôi phục khí tức.

Khói đen thướt tha, U Hồn nữ tiên hốt hoảng rời đi, "Mặc Côi" nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng ửng hồng như máu, trong vẻ mặt lộ ra sự mờ mịt trước nay chưa từng có.

Nàng lại tiến hành hai lần tu luyện với một hậu bối..

Hơn nữa, còn dưới tình huống đôi bên đều bị ép buộc...

Nghĩ đến Bùi Lăng đã có đạo lữ cưới hỏi đàng hoàng, lại có quan hệ không tầm thường với "Không Mông" lại dây dưa không rõ cùng mấy hậu bối Tố Chân Thiên...

Nhưng vừa rồi, nàng lại đi theo đối phương làm loạn...

Trong chốc lát trong lòng "Mặc Côi" cảm thấy cực kỳ áy náy, nhưng càng nhiều hơn lại là một loại cảm giác mới lạ, đặc biệt khác thường chưa từng có...

Đang nghĩ ngợi, nàng đột nhiên cảm thấy lại có một luồng khí tức âm u rét lạnh chui vào trong cơ thể nàng...

Ngay sau đó, thân thể "Mặc Côi" lại không bị khống chế, nàng trực tiếp quay người, vỗ một chưởng trúng ngực Bùi Lăng.

Ầm!

Bùi Lăng không hề cảm thấy bất ngờ, lập tức không chịu nổi một kích ngã xuống đất, sắc mặt hắn giận dữ, nổi giận nói: "U Hồn tộc!"

"Các ngươi muốn làm cái gì!"

"Mặc Côi" cười lạnh, bước nhanh đến phía trước, một phát xé mở quần áo vừa mặc xong trên người Bùi Lăng, giọng điệu điềm nhiên nói: "Muốn làm cái gì? Hì hì ha ha.."

"Nhân tộc!"

"Bây giờ ngươi đã biết sợ?"

"Việc ta cần phải làm là việc mà Ly Thiến tiên quan còn có Thải Dung tỷ tỷ vừa làm!"

"Ta sẽ để ngươi, một lần nữa trải qua cực hình đen tối nhất vừa rồi!"

"Ác mộng của ngươi vừa bắt đầu!"

"Thải Dung"...

Bùi Lăng lập tức biết, đây là tên của vị U Hồn nữ tiên vừa rồi.

Ừ...

"Phiên Na", "Ly Thiến", "Thải Dung"... Đã có ba vị U Hồn nữ tiên tự dùng hình với hắn.

Phải xem vị U Hồn nữ tiên thứ này tư, sẽ dùng tư... Ách, có thủ đoạn gì!

Lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng cưỡng chế sự vui sướng trong lòng, cố ý giả vờ rất khiếp sợ nói: "U Hồn tộc!"

"Các ngươi... Các ngươi lại có thể nghĩ ra dạng cực hình này!"

"Ta... Ta không sợ hãi!"

"Dù các ngươi một lần tiến đến hai người, ba người... Dùng hình cho ta, ta cũng không sợ."

Một lần hai ba vị tỷ muội tiến đến?

Đúng!

Tại sao bọn họ phải từng người dùng hình cho đối phương?

Đợi chút nữa ra ngoài, liền nói với tỷ muội xếp hàng đằng sau một chút, có thể một lần có nhiều vị đồng tộc tiến vào!

Hiện tại bọn họ lần lượt dùng hình cho nhân tộc này, đã dọa tên nhân tộc này thành dáng vẻ này, nếu có thêm mấy tên đồng tộc, chỉ sợ còn chưa bắt đầu tra tấn, đối phương đã sống không bằng chết!

Nghĩ tới đây, tên U Hồn nữ tiên này lập tức ra tay, lại là cảm giác khác thường không cách nào miêu tả, trong nháy mắt truyền khắp trên dưới cả người "Mặc Côi".

U Hồn nữ tiên vừa ra tay với Bùi Lăng, vừa hung hăng ngang ngược nói: "Đây là cực hình mà Ly Thiến tiên quan nghĩ ra!"

"Ly Thiến tiên quan là Tiên quan chuyên ti hành hình của Uyển thành ta, nàng có thủ đoạn khốc liệt, sở trường về hình phạt, tạo nghệ trên mặt tra tấn căn bản không phải những nhân tộc yếu đuối ngu xuẩn các ngươi có khả năng tưởng tượng!"

"Bây giờ ngươi sợ hãi cũng là bình thường"

1113 chữ

Chương 2882: Vùng trời mới vùng đất mới (2)

"Không có bất kỳ sinh linh gì có thể giữ vững tỉnh táo dưới hình phạt của Ly Thiến tiên quan...

Tiên Quan hành hình?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng.

Cực hình của U Hồn tộc này... Thật sự rất lợi hại!

Hiện tại hắn đã không có sức phản kháng...

Sau khi xác định dương khí của mình lại bị hút đi, đương nhiên Bùi Lăng mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Linh Mục thuật...

Uyển thành.

Phủ thành chủ.

Chính điện.

Váy khói phiêu đãng, sương mù xám xịt tản khắp như màn tơ.

Từng đôi mắt màu mực, lóe ra vẻ chờ mong và ác ý, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề trước cửa ra vào xám trắng.

Lúc này, rất nhiều U Hồn nữ tiên đang nhìn "Ly Thiến" đứng ở bên cạnh, mồm năm miệng mười khiêm tốn thỉnh giáo: "Ly Thiến tiên quan, không biết đợi lát nữa đi vào, lúc hành hình có gì cần chú ý?"

"Xin hỏi Tiên Quan, như thế nào mới có thể dùng trình độ lớn nhất, để tên nhân tộc kia cảm nhận được sự sợ hãi còn đáng sợ hơn tử vong?"

"Tiên quan, vừa rồi tên nhân tộc kia đau khổ cầu xin tha thứ như thế nào? Lúc hắn cầu xin tha thứ, nên làm như thế nào mới có thể khiến hắn chịu đả kích và tuyệt vọng càng lớn hơn?"

"Không biết Tiên quan còn có thủ đoạn khác tra tấn tên nhân tộc kia hay không."

Nghe những người này thành tâm thành ý thỉnh giáo, sắc mặt "Ly Thiến" bình thản vô cùng chắc chắn, dáng vẻ đầy kinh nghiệm, cứ như thật sự dùng đủ loại cực hình với Bùi Lăng.

Nhận lấy ánh mắt của rất nhiều đồng tộc, nàng thản nhiên mở miệng: "Ta đề nghị môn hình phạt này với thành chủ, lúc dùng hình vô cùng đơn giản, không có gì cần chú ý"

"Các ngươi đừng căng thẳng, cứ phát huy bình thường là được"

"Làm tên nhân tộc kia cảm thấy sợ hãi cũng vô cùng đơn giản "Chỉ cần dựa theo cách của ta, hành hình trung quy trung củ là được.."

"Về phần tên nhân tộc kia cầu xin tha thứ, cũng không tính là gì"

"Hắn chỉ quỳ ở trước mặt ta liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu cái chết lại không thể thực hiện"

"Về phần nhược điểm của những sinh linh này, ta đã sớm thấy rõ, không có gì mới mẻ"

"Còn có rất nhiều thủ đoạn tra tấn tên nhân tộc kia...

Đang nói, một u ảnh bay ra từ trong cửa ra vào xám trắng, váy nàng hơi loạn, tóc mai xoã tung, ánh mắt hơi đăm đăm, trên khuôn mặt tái nhợt sáng long lanh hiện ra vẻ ửng đỏ quỷ dị.

Tên U Hồn nữ tiên này, chính là "Thải Dung" đã vào (Vô Sinh giới vực] hành hình sau "Ly Thiến".

Lúc này, vẻ mặt nàng bối rối nhưng vừa xuất hiện ở trong chính điện, nhìn đồng tộc đen nghịt trước mặt cùng "Ly Thiến" tiên quan, "Thải Dung" nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo.

Không được!

Thành chủ và "Ly Thiến" tiên quan đều đã tự tay dùng hình với tên nhân tộc kia.

Nàng lại bị tên nhân tộc kia tùy ý hưởng thụ một phen, thậm chí âm khí của bản thân cũng bị đối phương hút đi không ít...

Tuyệt đối không thể để bất kỳ đồng tộc nào biết chuyện này!

Nếu không, chẳng phải "Thải Dung" nàng sẽ bị đồng tộc chế nhạo cả đời?

Nghĩ tới đây, "Thải Dung" lập tức ra vẻ bình tĩnh, có vẻ rất giải hận nói: "Ta đã dùng hình xong "Tên nhân tộc kia đã bị ta giày vò đến ăn nói lung tung, bắt đầu kể một vài chuyện khùng điên"

"Nhưng tiếp theo đám tỷ muội cũng không cần lo lắng, ta cố ý giữ lại cho hắn một hơi thở"

"Thủ đoạn hành hình mà Ly Thiến tiên quan nói vô cùng tinh diệu, hoàn toàn đánh trúng nhược điểm của tên nhân tộc kia, hiện tại hắn đã sống không bằng chết!"

Nghe vậy, tất cả U Hồn nữ tiên đều mừng rỡ.

Lúc này U Hồn nữ tiên xếp hàng đầu trong đội ngũ lập tức vừa cười vừa nói: "Đa tạ Thải Dung tỷ, đa tạ Ly Thiến tiên quan, may mắn thành chủ anh minh, hiện tại dùng cực hình như này "Nếu không, sao có thể giải mối hận trong lòng chúng ta!"

"Ta là người thứ tư, hiện tại đến ta!

Nói xong, nàng lập tức không kịp chờ đợi đi vào cửa ra vào xám trắng.

"Thải Dung" rất tự nhiên đi đến bên cạnh "Ly Thiến" tiên quan đứng đấy, vẻ mặt hai người đều rất tự nhiên, giả vờ vừa rồi dùng hình rất tận hứng.

Đồng thời lại không thay đổi sắc mặt quan sát nhau, nhưng không thấy đối phương có sơ hở gì...

Thế là, bọn họ càng không dám nói ra trải nghiệm thật sự của mình...

Có lẽ chờ nhàm chán, những U Hồn nữ tiên còn đang xếp hàng kia nhanh chóng thảo luận về việc dùng hình:

"Chờ chút nữa ngoại trừ hút dương khí của tên nhân tộc kia, ta dự định lại lột da hắn, làm một cái chụp đèn mới...

"Ta muốn ghi lại ảnh lưu niệm dùng hình hoàn chỉnh, cho những người sống ngu không ai bằng lại làm càn vô lễ quan sát, để bọn họ biết Uyển thành ta không phải nơi để bọn họ ra oai!

"Không sai! U Hồn tộc ta sao được phép khinh thường.."

"Lần sau đến U Minh đại hội, có thể dẫn theo tên nhân tộc này. Đến lúc đó dùng hình với tên nhân tộc này trước mặt mọi người, chấn nhiếp chư tộc...

Nghe những U Hồn nữ tiên này vui sướng thảo luận, "Ly Thiến" tiên quan và "Thải Dung" đều không có ý nói chen vào, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Sau một khoảng thời gian, một bóng dáng mà bọn họ quen thuộc đi ra từ cửa ra vào xám trắng, nàng châu trâm hơi nghiêng như muốn rơi xuống, vẻ mặt cũng rất mất tự nhiên, nhưng giống với "Thải Dung" vừa bước vào đại điện lập tức điều chỉnh sắc mặt, khôi phục như thường.

1097 chữ

Chương 2883: Vùng trời mới vùng đất mới (3)

Tên U Hồn nữ tiên này không chút thay đổi liếc nhìn "Ly Thiến" tiên quan và "Thải Dung", thấy hai vị này thản nhiên tự nhiên không có bất kỳ vẻ khác thường gì, lại đều hơi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười hả giận, dường như trước đó dùng hình rất hài lòng... Trong lòng tên U Hồn nữ tiên vừa ra lập tức cực kỳ bối rối.

Nàng nhanh chóng hiểu ra, chỉ có nàng bị tên nhân tộc kia chiếm lợi, chẳng những không hút được dương khí, còn bị đối phương luyện thành...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tên U Hồn nữ tiên này nhanh chóng tỉnh táo lại, chuyện này quá sỉ nhục, tuyệt đối không thể để bất kỳ đồng tộc nào biết!

Thế là, nàng lập tức thản nhiên nói: "Tên nhân tộc kia rất sợ hãi cực hình của Ly Thiến tiên quan.

"Nhưng vừa rồi chúng ta lần lượt đi vào dùng hình cho hắn, hắn đã bắt đầu hơi thích ứng"

"Ta cảm thấy, tiếp theo có thể hai người, thậm chí ba người cùng vào trong, dùng hình cho hắn...

"Đến lúc đó, có thể thưởng thức vẻ mặt vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng vạn phần của hắn.

Nghe nói như thế, rất nhiều U Hồn nữ tiên đang xếp hàng đều lộ ra vẻ giật mình và hài lòng.

Bọn họ đã sớm đợi không kịp.

Đặc biệt là những U Hồn nữ tiên xếp ở phía sau, lập tức mở miệng đồng ý: "Đề nghị của Mộc Lệ tỷ tỷ rất không tệ!"

"Tiếp theo chúng ta nên ba người cùng vào trong dùng hình"

"Cứ vậy, có thể để tên nhân tộc kia cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng."

Những U Hồn nữ tiên xếp hàng phía trước cũng không có ý kiến gì.

Mục đích của bọn họ là muốn để tên nhân tộc ngu xuẩn lại cuồng vọng kia, tiếp nhận nhiều đau khổ nhất có thể!

Có dùng hình một mình hay không cũng không phải trọng điểm!

Thế là, ba tên U Hồn nữ tiên hàng trước nhất lập tức gật đầu: "Tốt!"

"Cứ làm theo đề nghị của Mộc Lệ tỷ tỷ"

Nói xong, bọn họ lập tức bước vào cửa ra vào xám trắng...

Lại qua một đoạn thời gian, ba tên U Hồn nữ tiên vẻ mặt hoảng hốt, vạt áo tán loạn đi ra, lồng ngực bọn họ vẫn chập trùng kịch liệt, tóc mai hơi loạn như vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt.

Vừa bước vào đại điện, thấy những tỷ muội còn đang xếp hàng kia đều mắt không chớp nhìn ba người bọn họ, ba tên U Hồn nữ tiên ngầm hiểu lẫn nhau nhanh chóng khôi phục bình thường.

Bọn họ lập tức mở miệng nói: "Lần này dùng hình rất giải hận!"

"Tên nhân tộc kia chịu cực hình, bị chúng ta tra tấn sống không bằng chết.

"Thế nhưng, tính thích ứng của hắn thật sự cực kỳ mạnh. Tiếp theo, hoàn toàn có thể một lần đi vào năm người, đến lúc đó chắc chắn hắn càng tuyệt vọng, gần như sup đổ... Nghe vậy, những U Hồn nữ tiên đang xếp hàng đều lộ ra nụ cười thoả thuê mãn nguyện.

Một lần đi vào nhiều đồng tộc như vậy dùng hình... Chắc chắn bây giờ tên nhân tộc kia đã bị tra tấn không thành hình người!

Nghĩ tới đây, U Hồn nữ tiên xếp hàng đều khẽ gật đầu: "Đa tạ ba vị tỷ tỷ"

"Đợi chút nữa cứ làm như thế!"

Lúc đang nói chuyện, lại có năm tên U Hồn nữ tiên xếp ở phía trước, không kịp chờ đợi bước vào cửa ra vào xám trắng...

Thời gian chậm rãi trôi qua, năm tên U Hồn nữ tiên dùng hình xong đi ra từ cửa ra vào, ngay sau đó lại có năm tên U Hồn nữ tiên kích động, tiến vào [Vô Sinh giới vực]...

Một nhóm tiếp một nhóm, thay phiên tiến vào [Vô Sinh giới vực], dùng hình cho tên nhân tộc không biết trời cao đất rộng kia.

Tất cả U Hồn nữ tiên dùng hình xong, lúc đi ra đều là vẻ mặt khác thường, để lộ ra chút bối rối.

Nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục vẻ bình tĩnh, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Hơn nữa còn rất nhiệt tình phổ cập kinh nghiệm, truyền thụ tâm đắc cho U Hồn nữ tiên chưa nếm thử đằng sau, dường như bọn họ thật sự ra tay ác độc vô tình, dùng cực hình cho tên nhân tộc kia... Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều U Hồn nữ tiên đã dùng hình xong, trong đại điện cũng càng ngày càng yên tĩnh... Hồng hoang.

Bóng đêm tản khắp, huyết nguyệt giữa trời.

Đỏ hồng hắt vẫy, tơ vàng Đế Lưu Tương từng đống, có chỗ thưa thớt.

Đầy khắp núi đồi đều là cỏ cây mạnh mẽ, khí tức tươi mát dày đặc của núi rừng dày đặc như thực chất.

Tới gần địa giới Ngu Uyên.

Trời cao ánh lửa bắn tung toé, tách ra ánh trăng huyết sắc.

Rầm rầm... Lũ lụt lưu chuyển, khuấy động gào thét, chấn động hư không.

Dấu vết rạn nứt như mạng nhện ngổn ngang lộn xộn lan tràn dưới màn đêm, gió bão đen nhánh lặng yên tiêu tán.

Thủy thế ngập trời, tràn ngập vòm trời, trùng điệp che đậy toàn bộ màn trời.

Biển giận sóng to, sóng to gió lớn, lúc xoay tròn khí thôn vạn dặm.

Bỗng nhiên, trong màn nước khổng lồ xuất hiện một kẽ nứt, có ánh lửa hừng hực múa như mặt trời lên cao, ánh lửa huy hoàng lập tức đốt diệt vạn khoảnh sóng biếc, ầm vang dâng lên!

Đại Nhật chân hỏa như một thanh lợi kiếm sắc bén vô song, cứ thế phá mở một cái động lớn, ánh lửa đốt cháy lũ lụt, chỉ một thoáng chiếu rọi nửa bầu trời.

Chỉ có điều, trong chớp mắt tình thế chân hỏa nhanh chóng co lại nhỏ xuống.

Soạt... Soạt...

Tiếng nước cuồn cuộn, chẳng mấy chốc đã bao phủ tất cả chân hỏa.

Cuối cùng một đám chân hỏa bị lũ lụt hoàn toàn hòa vào nguồn nước, hóa thành một vòng ánh sáng vàng ròng, như mực nước tản mát trong nước.

1106 chữ

Chương 2884: Vùng trời mới vùng đất mới (4)

Đầu rồng to lớn nhô ra từ trong mây, mày trắng râu bạc trắng rủ xuống như thác nước, Long Quy bốn chân như trụ, một mình đạp không, đứng sừng sững ở mảnh trời cao xa này, tròng mắt đen nhánh đầy vẻ tang thương, rất bình tĩnh nhìn qua lỗ thủng bị màn nước cưỡng ép phá vỡ.

Con tiểu Kim Ô kia đã chạy trốn...

Nhiệm vụ hoàn thành!

Mục tiêu của hắn ta cũng không phải muốn mạng con tiểu Kim Ô kia.

Dù sao, hắn ta sẽ không làm việc trái thiên cương.

Hơn nữa, Long hậu giao phó, con tiểu Kim Ô kia là đối thủ sau này của trưởng công chúa "Yếu Du".

Dù không có thiên cương trói buộc, cũng không thể lấy tính mệnh của đối phương...

Hiện tại, con tiểu Kim Ô kia bị hắn ta đánh trọng thương, cũng cho đối phương một sự dạy dỗ khắc sâu!

Uy nghiêm Long tộc, con cháu Chân Long cao quý không cho phép bất kỳ tộc quần gì khiêu khích!

Nghĩ đến đây, màn nước cuồn cuộn ầm vang nổ tung, như một đóa hoa cỏ vô cùng to lớn nở rộ phía trên trời cao.

Ngàn vạn khói sóng hóa thành mây đen cuồn cuộn, chợt chia năm xẻ bảy, tự mình trôi đến các nơi cần mưa xuống trong thiên hạ...

Đầu rồng to lớn lập tức ẩn vào trong mây, lúc tầng mây cuồn cuộn, hắn ta đã biến mất không thấy gì nữa.

Hồng hoang.

Thác nước treo vách, cây sắn dây quấn quanh ngọn núi.

Trong cốc vắng ù ù không dứt, vang vọng như nước thủy triều.

Trên bãi bùn bên cạnh đầm sâu, từng viên đá cuội bị dòng nước rèn luyện bóng loáng trong năm tháng xếp thành từng đống.

Cỏ cây quanh mình yên tĩnh, mấy cái bóng cao to vặn vẹo, yên tĩnh rơi vào trong đá cuội.

Kia là một sinh linh đầu loại báo, cái cổ mọc ra hai sừng, bốn chân như phượng trảo, trên dưới cả người nó có máu chảy ào ạt, khí tức tanh hôi nồng đậm, có chất lỏng sền sệt thuận theo vân da như nếp nhăn không ngừng trượt xuống, nhỏ xuống đá cuội vang lên tiếng "tí tách" rất nhỏ, khói trắng bốc lên từng trận, thể xác khổng lồ thấp thoáng.

Ở cách hắn ta không xa, là một con hồ điệp to lớn, phía trên hai cánh hồ điệp có lít nha lít nhít con mắt, mỗi một con mắt đều tơ máu dày đặc, tràn đầy sợ hãi và oán độc.

Quanh người con bướm to lớn có bụi mù tản khắp, dưới ánh trăng huyết sắc tỏa ra ánh sáng mơ hồ, yêu dị quái đân.

Lại có một đạo ám ảnh đứng thẳng trên mặt đất như cắt giấy, dường như bản tôn đã sớm rời đi, chỉ để lại một cái bóng. Cái bóng kia không ngừng vặn vẹo rung chuyển, không có một khắc nào dừng lại, như trùng vụ nhỏ bé khó mà tính toán hội tụ mà thành, tùy thời tùy chỗ tán ra như dòng lũ, rơi vào khe hở đá cuội, biến mất không thấy gì nữa.

Ba bóng dáng này đều tản ra khí tức âm u lạnh lẽo, sa đọa, hỗn loạn, tà ác...

Đây là ba đầu tàn tiên!

Lúc này, bọn họ cách nhau rất gần, giữa đôi bên lại không có ý tranh đấu, chỉ là hoàn toàn tắm rửa trong ửng đỏ, ngẩng đầu si ngốc nhìn vào trong huyết nguyệt.

Ngay trong thác nước phía trên đầm sâu cũng có một bóng dáng to lớn.

Hắn ta như là cỏ rêu trong vũng nước, đâm rễ trên thác nước, cành lá um tùm treo ngược xuống theo dòng nước.

Lúc này, giữa cành lá rậm rạp như móng vuốt, vẫn nắm lấy vài đầu Thủy tộc to lớn, cành cây tinh tế lại cứng cỏi đâm vào trong cơ thể Thủy tộc, lại không có máu tươi tràn ra.

Những cành lá kia đều trống rỗng, vết máu chưa chảy ra đã bị hấp thu sạch sẽ.

Theo dòng máu chảy ra, toàn bộ thể xác những Thủy tộc này cũng như khí cầu bị đâm thủng, xẹp xuống...

Cành lá chậm rãi đung đưa như yếu ớt không nơi nương tựa, khí tức u lãnh, rét lạnh, tà ác, bạo ngược trên đó lại càng thêm dày đặc.

Đột nhiên, động tác của tất cả tàn tiên đều dừng lại.

Ngay sau đó, toàn bộ bọn họ tuần hoàn theo thiên tính bản năng, nhanh chóng hành động!

Tàn tiên loại báo hư thối nhảy lên một cái như một đạo thiểm điện loang lổ, trong chớp mắt biến mất dưới màn đêm; con bướm khổng lồ vung vẩy hai cánh, sương mù mông lung ầm vang tản khắp, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thung lũng, vô số cỏ cây khô héo, sinh cơ chớp mắt trôi qua, lúc ngàn vạn xanh biếc héo úa, bóng dáng con bướm khổng lồ đã không thấy tung tích; ám ảnh hơi chao đảo một cái như một vũng nước đen, nhanh chóng chảy vào đầm sâu, như sông ngòi vào biển, trong chớp mắt hòa làm một thể với đầm nước, khó mà phân chia, hoàn toàn không có vết tích.

Trên thác nước, tàn tiên đang mút vào huyết nhục Thủy tộc cũng lập tức ném đi huyết thực đã ăn một nửa, tất cả cành lá cuộn mình như quả cầu, thu vào trong nước bùn.

Mặt nước nhanh chóng bốc lên từng bọt khí có to có nhỏ, theo đó là bùn cát đục ngầu.

Chẳng mấy chốc, tại chỗ chỉ còn lại một lỗ thủng to lớn, tàn tiên như cây rong cực lớn đã chạy đi.

Trong chốc lát, phương thiên địa này gió hết nước nghỉ, mọi tiếng động yên ắng.

Tất cả sinh linh mạnh mẽ bỏ chạy trong nháy mắt, toàn bộ phương thế giới này yên lặng như tờ.

Ngay lúc này, một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn, ầm vang giáng lâm!

Vô số cỏ cây, thác nước, đầm nước, dòng sông... Đều hôi phi yên diệt trong chớp mắt!

Bụi bặm cuồn cuộn tung bay giữa không trung, như mưa rào vẩy xuống.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, vừa nãy cây rong còn xanh um tươi tốt, um tùm trong thung lũng, trực tiếp biến thành hoang mạc không có một ngọn cỏ, vô cùng nóng bỏng.

1081 chữ

Chương 2885: Vùng trời mới vùng đất mới (5)

Một bóng dáng tóc vàng mắt vàng kim bào yểu điệu đột nhiên xuất hiện!

Sợi tóc vàng ròng như là ánh sáng mặt trời xõa xuống khuôn mặt tinh xảo, trên mi tâm có một đạo phù văn màu vàng, tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn, khuôn mặt Đan Hi trầm như nước, khí tức hỗn loạn, có tiếng "tí tách" vang lên sau lưng nàng, lại là kim bào ở phần lưng vỡ vụn, lộ ra một vết thương xuyên qua nghiêng nghiêng đầy ghê rợn.

Hàn khí sâm nhiên như huyền băng vạn năm ngưng tụ trong vết thương, đang không ngừng đóng băng huyết dịch màu vàng, dũng mãnh lan ra cả người nàng.

Lúc này da thịt như mỡ đông của Đan Hi đang chuyển thành màu lam nhạt từng chút một, đây là dấu hiệu đạo thể bị ăn mòn!

Nàng lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển tiên lực, nhanh chóng chữa thương.

"Khụ khụ khụ.." Tiên lực vừa động, Đan Hi không tự chủ được phát ra một tràng họ khan kịch liệt, chợt "oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi màu xanh thẳm.

Trong máu tươi có một đám chân hỏa màu vàng nhảy nhót, lại xen lẫn vụn băng xanh thẳm rõ ràng.

Nàng nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, vẻ mặt vô cùng tức giận, lão ô quy kia!

Thù này nhất định phải báo!

Bây giờ chỉ cách bình minh một thời gian không quá dài, chờ ban ngày vừa đến, lập tức giết trở về báo thù!

Dù không đánh chết đối phương, cũng phải trực tiếp nhấc lên mai rùa đen của hắn ta!

Đang nghĩ ngợi, Đan Hi đột nhiên nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cửa cốc xa xa, giọng nàng lạnh băng, tràn đầy tức giận: "Hiện tại ta không muốn lãng phí thời gian chơi đùa với sâu kiến"

"Cút ngay lập tức!"

"Nếu không, chết!"

Tiếng nói vừa dứt, trong bóng tối dưới cửa cốc lập tức xuất hiện từng bóng dáng nhân tộc.

Những nhân tộc này đều áo vải giày đen, cầm đủ loại binh khí trong tay, khăn đen che mặt, vải bố che đầu, trên dưới cả người chỉ lộ ra hai tay và một đôi mắt trong vắt.

Bọn họ cao thấp mập ốm không đồng nhất, khí chất cũng khác hẳn nhau, lại đều cho sinh linh một loại cảm giác hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ sơ hở gì.

Những bóng người này đều là nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Đôi mắt rất nhiều Đại Thừa bình thản không gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía Đan Hi không chút gợn sóng, lúc tiến lên tuy không chỉnh tề, cũng không khí tức âm vang, lại có một luồng ý chí trăm rèn ngàn luyện như lực lượng vô hình, bắn ra từ trong cơ thể mỗi một tên nhân tộc, hội tụ thành lưỡi đao chỉ về phía Đan Hi ở đằng xa! Loại ý chí vượt qua chênh lệch tu vi tộc quần, cũng vượt qua cách biệt tiên phàm như bàn thạch vững vàng, không thể phá vỡ, phong mang tất lộ!

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân trầm ổn rơi xuống, không nhanh không chậm, những nhân tộc Đại Thừa này đã vây quanh Đan Hi.

Theo tiếng bước chân của bọn họ, từng đạo trận văn, từng vân triện... Sáng tắt lấp lánh trong toàn bộ cốc vắng, phía trên trời cao, bên trong mặt đất.

Vô số lực lượng phong cấm, suy yếu, nguyền rủa... Âm vang vận chuyển.

Trong chớp mắt, toà thung lũng vốn bình thường này đã bố trí hạ thiên la địa võng, từ từng phương hướng chặn tất cả đường rút lui của Đan Hi.

Ngay sau đó, rất nhiều đám hoa cỏ tím đỏ nở rộ trong cát vàng mênh mông.

Dù cho là Đại Nhật chân hỏa, cũng không thể tổn thương nó chút nào.

Một bóng dáng uyển chuyển đi ra từ đám người. Bóng dáng này đầu đội nón lá, vành nón rộng có sa đen rủ xuống như mây khói che đậy khuôn mặt nàng, nàng giống nhân tộc khác, cũng mặc áo vải cắt may đơn giản, không có chút trang sức nào, trên dưới cả người, ngay cả hai tay cũng bao bọc chặt chẽ trong một đôi găng tay bằng da.

Càng có một tầng hơi khói như tản như sương, mông lung bao lại nàng, trông mơ hồ không rõ, dường như chỉ là một cái hình cắt trong đám mây.

Không có bất kỳ thuật pháp, thần thông, tiên thuật, thủ đoạn... Nhưng chẳng biết tại sao lúc nàng xuất hiện, thiên địa vạn vật đều như lập tức ảm đạm xuống.

Nàng như là núi tuyết lồng lộng bị mây che sương quấn ở chân trời, cho dù đời này kiếp này đều khó mà leo lên đỉnh núi, khó mà nhìn trộm khuôn mặt chân chính của nàng, cũng có thể khiến sinh linh quỳ bái, bao phủ tất cả sự tưởng tượng thánh khiết, cao xa, mờ mịt, mỹ lệ lên trên người nàng; nàng như ráng mây liên miên uốn lượn ở chân trời, cho dù sinh linh ngửa mặt lên, cũng có khoảng cách xa không thể chạm, lại vẫn huy hoàng rực rỡ, sáng chói; nàng như vạn khoảnh sóng biếc dưới ánh sáng, đại dương mênh mông thâm thúy, ào ào bốc lên, không thấy rõ tất cả dưới đáy nước, cũng không biết cảnh tượng xa xa, lại gánh chịu vô số ảo tưởng và gửi gắm xinh đẹp.

Tuyệt sắc khuynh thành!

Thế gian vô song Cho dù không thể nhìn trộm vẻ ngoài thật sự của nữ tử áo vải, chúng sinh vạn vật lại không tự chủ được nói tất cả lời ca ngợi phát ra từ phế phủ, hiến tất cả sự khen ngợi xinh đẹp nhất trước váy nàng!

Cho dù là Kim Ô bẩm sinh có Đại Nhật chân hỏa, cùng bách hoa không sợ chân hỏa nở rộ, đối mặt với nàng cũng tự dưng thất sắc.

Nữ tử áo vải bình tĩnh đi ra từ trong đám người, khí tức quanh người nàng phần phật, mờ mịt như mây khói lưu chuyển, nghiễm nhiên là một vị chính tiên có thực lực cường đại!

1104 chữ

Chương 2886: Chi nhánh tiên lộ

Thấy tên nữ tử áo vải này, Đan Hi từ trước đến nay luôn kiêu căng ngang ngược, hiếm khi nào trên mặt lộ ra sự ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng, nàng lập tức giận tái mặt, tức giận quát lên: "Ăn tiên thành đạo, làm trái thiên cương!"

Đôi mắt nữ tử áo vải bình tĩnh, con ngươi đen trắng rõ ràng như là Hắc Diệu Thạch ngâm trong nước tuyết tinh khiết nhất, có một loại tiên thế ngoại thuần mỹ không dính bụi mù, nàng chậm rãi mở miệng, tiếng nói như tùng trong trẻo, thấm vào phế phủ người ta: "Bản tọa đã thành tiên, tất nhiên là một bộ phận thiên đạo"

"Đều là thiên đạo, cũng là bình đẳng"

"Bản tọa chỉ là muốn ăn cái gì, thì ăn cái đó thôi"

"Bởi vậy, không phải bản tọa làm trái thiên cương, mà là thiên cương làm trái bản tọa"

"Cũng là lý do như thế, vạn vật chúng sinh đã sinh ra trên đời, cũng là bình đẳng"

"Tuy giữa đôi bên có mạnh yếu, lại không có tôn ti "Nhưng bây giờ mười mặt trời nhô lên cao, quét ngang thiên hạ, đốt diệt vô số sinh linh, bao trùm phía trên chúng sinh, chính là bất công, bất bình, không công bằng!"

"Mặt trời huy hoàng, chiếu sáng vạn dặm"

"Để lại một vòng ti chức là được, không cần quá nhiều!"

"Hiện tại, bản tọa cho ngươi hai con đường"

"Thứ nhất trở thành mặt trời duy nhất trong vùng trời mới vùng đất mới"

"Thứ hai, chết!"

Nghe vậy, Đan Hi lập tức biết, từ khi nàng giao thủ với Long Quy, đã bị những nhân tộc này để mắt tới!

Chỉ có điều, nàng sinh ra làm tiên, trời sinh kiêu ngạo lại cường đại, lui tới trên vòm trời, chúng sinh vạn vật đều hôi phi yên diệt trong lúc vỗ cánh, chưa từng để ý tới những sâu kiến xuyên qua phía dưới cỏ cây, giấu đầu lộ đuôi.

Vì vậy, trước đó phát hiện bị nhân tộc để mắt tới, cũng đã quen theo bản năng xem nhẹ.

Nhưng không ngờ những nhân tộc ngày xưa yếu đuối không chịu nổi, vô cùng hèn mọn, lại dám can đảm ra tay với nàng!

Hơn nữa, tên nhân tộc cầm đầu kia còn là một vị Đọa Tiên nội tình cực kỳ thâm hậu!

Suy nghĩ đến đây, Đan Hi vươn người đứng dậy, không còn tiếp tục chữa thương.

Khuôn mặt nàng phủ sương lạnh, trong đôi mắt vàng ròng hừng hực tức giận như ngọn lửa nhảy nhót: "Đừng mơ mộng nữa!"

"Chỉ là một bộ hóa thân, cũng dám phát ngôn bừa bãi?"

"Muốn giết ta, vậy lấy ra thực lực!" Tên nữ tử áo vải kia khẽ lắc đầu, từ tốn nói: "Đáng tiếc.."

Ngay sau đó, tất cả Đại Thừa tám mươi mốt kiếp quanh mình, tóc dài và ống tay áo không gió mà bay, khí tức lập tức tăng vọt, ý mờ mịt, cao xa ầm vang tràn ra từ trong thể xác, thần hồn bọn họ, toàn bộ Đại Thừa lập tức bước vào cảnh giới tiên nhân!

" [Đồng Pháp Thiên Ấn} !"

[Vô Sinh giới vực].

Trong không gian xám trắng, trong đình viện rộng lớn, dây leo quanh co như bóng tối đã bị gió táp chôn vùi gần hết.

Bụi mù như sương, lộn xộn tản khắp.

Bùi Lăng nằm trên mặt đất, tóc mực rủ xuống.

Có lẽ là vì một đêm này không ngừng tu luyện, lúc này khí tức của hắn cực kỳ cường thịnh.

Nhất là tâm thần và hồn phách, rõ ràng lớn mạnh một đoạn, ngưng đọng như thực chất.

Chỉ có điều, cách biệt tiên phàm như trời và vực.

Hiện tại, dù hắn tu luyện như thế nào, tu vi cũng chỉ có thể đến gần "Tiên", lại không cách nào trở thành "Tiên"

trên ý nghĩa chính thức!

Dù có Chung Quỳ Liệt ban thưởng quan, cũng chỉ là "Tiên" tạm thời chứ không phải "Tiên" chân chính!

Lúc này, bốn cỗ hóa thân "Mặc Côi" đều mặc váy cẩm tú, búi tóc cao hơi bồng, khóe miệng có một tia cười lạnh, chia ra đè xuống tay chân Bùi Lăng.

Ba búi tóc đen như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mắt bản thể "Mặc Côi" rét lạnh, đang tranh đoạt từng giây dùng hình cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng vừa chịu đựng cảm giác sảng khoái từ cực hình của U Hồn tộc, vừa tức giận quát: "Sĩ có thể giết! Không thể nhục!"

"Có bản lĩnh thì đấu đơn với ta!"

"Năm người cùng tiến lên thì có năng lực gì?"

"Ghê tởm!"

"Ta thật... Thật sự quá đau khổ!"

"Đời ta chưa từng đau khổ như vậy...

Thấy tên nhân tộc này đã bị cực hình tra tấn, sắp không kiên trì được nữa, bản thể cùng bốn tên hóa thân "Mặc Côi" hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười âm u lạnh lẽo tà ác.

"Ha ha ha ha ha... Cái này vừa bắt đầu!"

"Đằng sau... Còn có rất nhiều tỷ muội đang xếp hàng"

"Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, chúng ta muốn hung hăng nhục nhã ngươi.."

"Không sai! Chúng ta sẽ không hoàn toàn hút khô dương khí của ngươi. Mà giữ lại một hơi cho ngươi giống tỷ muội phía trước...

"Hiện tại thời gian còn rất dài, ngươi chậm rãi cảm nhận, trong tháng năm dài đằng đẵng ngươi sẽ chịu vô tận tra tấn, vĩnh viễn tuyệt vọng."

Nghe vậy, trên mặt Bùi Lăng vội vàng lộ ra vẻ vô cùng đau khổ, nhưng trong lòng đã dễ chịu đến sắp lật ra...

Chỉ tiếc, hậu thế toàn bộ U Minh đã bị mất.

Nếu không, hắn cũng có thể ba ngày hai bữa đi U Hồn tộc chịu hình...

Lúc này, xác nhận năm tên U Hồn nữ tiên trước mặt đã hút dương khí của hắn, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng giống như trước đó: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Linh Mục thuật]...

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..

1088 chữ

Chương 2887: Chi nhánh tiên lộ (2)

"Leng keng! Kiểm tra ra dương khí của ký chủ bị xói mòn...

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên bổ sung dương khí cho ngài...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức bị hệ thống điều khiển đánh ra một pháp quyết quỷ dị.

Thỉnh Tiên Thuật Y!

Ngay sau đó, bản thể và bốn tên hóa thân "Mặc Côi" cùng nhau lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

Năm tên U Hồn nữ tiên chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bản thể "Mặc Côi" đã dẫn đầu phát ra một tiếng kêu nghe rất đau khổ nhưng lại hơi không thích hợp...

Sau đó, Bùi Lăng đã bắt đầu vận hành [Ma Ha Sắc Diễn Quyển]...

Sau một khoảng thời gian, bản thể và bốn tên hóa thân "Mặc Côi" đều trợn hai mắt, lộ ra tròng trắng mắt, đầu lưỡi như vô cùng khát khô thè ra ngoài môi, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười rất không thích hợp.

Khí tức Bùi Lăng lại có tăng trưởng, sự sung sướng chảy xuôi trong cả người.

Không biết bên ngoài còn có bao nhiêu U Hồn nữ tiên đang xếp hàng, cực hình U Hồn tộc này thật sự quá tuyệt vời!

Đang chờ mong, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên bên tai hắn một lần nữa: "Leng keng! [Chi nhánh thăng tiên một: Mười mặt trời giữa bầu trời] mở ra..

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu thu thập mười mặt trời cho ngài...

[Mười mặt trời giữa bầu trời} ?

Thu thập mười mặt trời?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Hiện tại không phải là hoàn thành bổ sung dương khí, bắt đầu tu luyện (Linh Mục thuật] sao?

Cái (Chi nhánh thăng tiên] này lại là tình huống như thế nào?

Không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, lập tức cảm thấy ý thức của mình một phân thành hai...

Hồng hoang.

Bóng đêm như dần chuyển nhạt, huyết nguyệt vẫn treo cao.

Đế Lưu Tương thưa thớt, tơ vàng lấp lánh vẩy xuống mặt đất.

Giữa rừng núi thanh thúy tươi tốt, mọi tiếng động chiêm chiếp.

Không biết suối nước róc rách đã tăng lên một đoạn từ lúc nào, cỏ cây ven bờ mạnh mẽ mềm mại, cành cây đan xen, tạo ra ám ảnh loang lổ trên mặt nước.

Dòng nước trong veo cọ rửa đá cuội trải rộng dưới rừng, bọt nước bắn tung toé lên, làm ướt một đoạn áo bào màu đen.

Một bộ phục khắc thể của Bùi Lăng đứng thẳng bên khe suối, hắn không nhúc nhích mặc cho dòng nước tràn qua bắp chân, dính ướt bào phục.

Trong tay hắn có thứ gì đó như vầng sáng tuyết mới chiếu rọi ánh trăng thưa thớt chầm chậm phất phơ, lại là một chiếc khăn thêu như mây trắng.

Trên khăn thêu có mùi hương nhạt nhẽo thướt tha, như một cái móc khiến người ta suy nghĩ.

Đột nhiên, hai con ngươi phục khắc thể hơi sáng lên, hiện ra vẻ mặt khiếp người.

Nhìn hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm quanh mình, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Đây là cỗ phục khắc thể mà hắn phái đi cứu "Tử Tắc"

Hiện tại thao tác của hệ thống là chia một bộ phận ý thức bản thể, giáng lâm đến cỗ phục khắc thể này!

Chỉ có điều, "Tử Tắc" đâu?

Còn có, tại sao trong tay mình lại cầm một chiếc khăn thêu khó hiểu?

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển nhanh chóng quay người, chạy tới một phương hướng.

Bóng cây liên miên nhanh chóng lui lại, gió đêm hơi lạnh, mùi tươi mát đặc biệt của cỏ cây trộn lẫn hơi nước tràn trề, tranh nhau chen lấn tràn vào chóp mũi của hắn, quanh quẩn quanh người không vung đi được.

Ánh trăng đỏ hồng lưu loát, bao trùm cả vùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển rừng như dãy núi uốn lượn, như vô cùng vô tận.

Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức cảm thấy rất nghi ngờ.

Sau khi hắn tiến vào U Minh, hai giới cách biệt, đã mất đi liên hệ với phục khắc thể trong hồng hoang.

Sau đó, lúc hắn uỷ thác tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], hệ thống đưa tặng vật liệu tu luyện cho hắn, số lượng cũng chỉ có một trăm, chứ không phải đưa tặng một ngàn như trong hồng hoang ban đầu... Hắn vốn tưởng hệ thống giống hắn, đi vào U Minh sẽ không cách nào phát hiện tình huống bên ngoài U Minh.

Nhưng hiện tại chi nhánh thăng tiên này, thao tác hệ thống lại trực tiếp vượt qua cách biệt hai giới... "Việc liên quan đến tiên lộ, rõ ràng cấp độ ưu tiên của hệ thống cao hơn nhiều...

"Trước đó uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], chỉ sợ không phải hệ thống không thăm dò được U Minh, mà liên quan đến phiên bản này của hệ thống.

" [tiên lộ bản chung cực]...

"Không liên quan đến ủy thác tiên lộ, phạm vi dò xét của hệ thống là kích cỡ bình thường.

"Liên quan đến uỷ thác tiên lộ, phạm vi dò xét của hệ thống có thể là toàn bộ năm tháng hồng hoang.

"Không đúng!"

" Chi nhánh thăng tiên hai: Ván cờ tranh phong], có liên quan với Phù Sinh kỳ cục""Phù Sinh kỳ cục xuyên qua kim cổ...

"Rất có thể phạm vi dò xét của hệ thống là toàn bộ từ xưa đến nay.."

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức phát hiện phía trước có một tòa thung lũng cỏ cây um tùm, có trận pháp dao động, dao động kia tối nghĩa ẩn nấp như biển sâu cuồn cuộn, tràn ngập vô số cạm bẫy sát phạt, lại không có chút ảnh hưởng nào với nhân tộc, lúc này trong thung lũng truyền ra rất nhiều khí tức nhân tộc.

Trong vòng vây nhân tộc cũng có một luồng khí tức mà hắn cực kỳ quen thuộc...

Bùi Lăng ngẩn ngơ, là Đan Hi!

Hiện tại mặt trời chưa mọc, tại sao Đan Hi lại xuất hiện trong đêm tối?

1089 chữ

Chương 2888: Chi nhánh tiên lộ (3)

Lúc ấy đối phương cho hắn mượn chân hỏa, không thể kịp thời chạy về Ngu Uyên?

Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, thân thể hắn đã bị hệ thống điều khiển, đột nhiên dừng lại, đạp không mà đứng.

Ngay sau đó, hắn đánh ra một pháp quyết mờ mịt cổ xưa, bờ môi mấp máy, im ắng đọc lên tám văn tự.

Trong chớp mắt, Bùi Lăng như cất cao vô hạn, trong hư vô tối tăm quan sát cả vùng, uy nghiêm, cao xa, lạnh lẽo, công chính...

Ngay vào thời khắc đó, trên trời cao vô số mây đen lăn lộn ầm vang hội tụ!

Tầng mây trào lên như sóng dữ bành trướng.

Trong chớp mắt, biển mây cuồn cuộn uốn lượn vạn dặm, che lấp huyết nguyệt và ánh sáng đỏ hồng phía trên trời cao.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng nhìn thấy bản thể ở trong U Minh đứng dậy, hai con ngươi hắn sáng rực, trong hư vô sau lưng có mười vòng mặt trời huy hoàng, ầm vang dâng lên.

Trên người bản thể lan tràn Đại Nhật chân hỏa, cứ như thác nước đảo dòng, trong nháy mắt chui vào mười mặt trời.

Dưới mười mặt trời chiếu rọi, một lối đi vốn vô hình vô ảnh lặng yên xuất hiện trong hư vô trước mặt bản thể, sinh cơ cuồn cuộn như nước thủy triều, chỉ một thoáng tuôn ra từ trong lối đi.

Chẳng mấy chốc, trong hồng hoang phía sau phục khắc thể lộ ra một mảnh hư vô to lớn.

Có một lối đi cực kỳ ảm đạm như sẽ biến mất bất cứ lúc nào, theo tử khí cuồn cuộn, tuôn trào ra từ trong lối đi. Cùng lúc đó, hai giới liên thông, sinh tử giao hòa!

Ngay sau đó, mười vòng mặt trời sau lưng bản thể như chim mỏi về rừng, từ hư vô ảm đạm lao vào lối đi, trong chớp mắt đã bay ra từ lối đi sau lưng phục khắc thể!

Mười mặt trời huy hoàng chói mắt, mang theo sóng nhiệt mênh mông, chân hỏa vàng ròng chiếu sáng đêm tối! Sau khi bọn chúng xuất hiện ở hồng hoang, lập tức bắt đầu leo trèo lên cao, liếc nhìn lại như mặt trời mới lên...

Hồng hoang.

Thung lũng.

Lít nha lít nhít phù văn, vân triện, trận văn... Giăng khắp nơi như một cái lưới to lớn, từ từng tầng không gian bọc cả vùng thung lũng đến kín kẽ không hở.

Trong hư không, vết rách như mạng nhện, gió bão đen nhánh không có dấu hiệu nào trải rộng trời cao. Loạn lưu khuấy động, một đầu Kim Ô liên tục vung lên hai cánh, đang nhanh chóng bay múa.

Rất nhiều đám hỏa diễm vàng ròng như lông vũ bay xuống, tràn ra từ trên người nàng như đốt diệt vạn vật. Sau lưng nàng vết thương chồng chất, mơ hồ có màu sắc băng lam.

Huyết dịch vàng ròng thỉnh thoảng nhỏ xuống, mỗi một giọt máu tươi rớt xuống đều như lưỡi đao cắt chém không gian, sau khi rơi xuống mặt đất lập tức hóa thành biển lửa cuồn cuộn, cháy hừng hực.

Rất nhiều tu sĩ nhân tộc mắt sắc bình thản, bóng dáng mau lẹ như điện, không ngừng biến ảo vị trí như quỷ mị lơ lửng không cố định, tránh né chân hỏa hừng hực.

Trong chốc lát, đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của Kim Ô, nhân tộc xung quanh đều tránh né mũi nhọn. Tên nữ tử áo vải cầm đầu vẫn đội nón lá, sương đen như khói che đậy dung mạo, nàng như là núi xa phủ ánh trăng dưới đêm tối, không thấy rõ chân dung, lại có thể tưởng tượng vô số yểu điệu thanh tú đẹp đẽ lạ thường, tưởng tượng mặt mày nàng kiều diễm, một nụ cười xinh đẹp một tiếng nói phong tình.

Cơn gió mạnh phần phật, làn váy bay lên.

Nàng chắp tay đứng ở giữa không trung, rất bình tĩnh nhìn qua Kim Ô đang ra sức giãy giụa.

Ban ngày sắp tới.

Nhưng đầu Kim Ô này không đợi được ban ngày!

Bây giờ nhân tộc đã sớm không phải huyết thực yếu đuối không chịu nổi, mặc cho vạn tộc làm thịt như năm đó!

Đêm nay, đầu Kim Ô này đã lạc đàn trong đêm tối, dù đối phương không liều đến đôi bên đều bị thương với Long tộc, nàng cũng sẽ ra tay!

Đây chỉ là trận đại chiến nho nhỏ trước giờ mà thôi.

Bao gồm cả hành trình U Minh của Chung Quỳ Liệt cũng giống như thế...

Lúc này, điểm sáng vàng ròng bay múa đột nhiên chậm lại.

Rõ ràng hỏa diễm quanh người nàng đã ảm đạm một mảng lớn.

Trên lưng, mạt u lam lan tràn ra rất nhiều, hàn khí cuồn cuộn tùy ý tiêu tán.

Thấy Kim Ô đã kết thúc bộc phát, một phương nhân tộc lập tức phản công.

Rầm rầm rầm...

Lít nha lít nhít thuật pháp, thần thông, phù lục, nguyền rủa, lưới... Như cuồng phong mưa rào đổ ập xuống Kim Ô.

Ánh lửa hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn.

Tất cả công kích rơi đến trước người Kim Ô đều bị Đại Nhật chân hỏa thôn phệ, trong chớp mắt đốt diệt thành hư vô.

Nhưng ngay lúc này, nữ tử áo vải đứng giữa không trung đã hành động Váy dài khẽ nhúc nhích, bàn tay thon gầy đeo găng tay từ da đột nhiên đánh ra.

Phun ra nuốt vào như huyền mang, trong chốc lát vắt ngang hư không.

Cốt phong và loạn lưu hư không lạnh thấu xương vừa sinh ra, một chưởng này đã rắn chắc đập vào ngực Kim Ô. Oanh! !!

Một tiếng vang nặng nề, Đan Hi như diều đứt dây bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất!

Bụi mù tứ tán, ngay tại chỗ lập tức xuất hiện một cái hố sâu to lớn, ánh sáng lấp lánh như thủy tinh, trong tiếng tạch tạch tạch, mảng lớn lưu ly lập tức sinh ra, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đại Nhật chân hỏa cháy hừng hực, hố to mới sinh như một vực sâu hỏa diễm.

Khí tức thiêu đốt nồng đậm như thực chất, trong nháy mắt nhét đầy thiên địa.

1089 chữ

Chương 2889: Chi nhánh tiên lộ (4)

Ngay sau đó, mặt đất quanh vực sâu hỏa diễm lập tức nứt ra, vô số liệt diễm ầm vang bốc lên từ trong kẽ nứt, như lập tức hiện ra một cái mạng nhện to lớn.

Vèo!

Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một tia ô quang bão tố tràn ra từ đáy vực, lông vũ đen nhánh thay thế màu sắc vàng ròng bao trùm toàn bộ thể xác.

Mắt vàng sáng rực hóa thành một mảnh u lam rét lạnh.

Ánh lửa màu u lam bốc hơi như đuốc, trong ánh lửa có u ảnh lay động như vô cùng vô tận tử linh hiện ra, từng cái quỷ thủ tái nhợt lạnh băng truyền ra tiếng gào thét cuồng loạn, chộp tới từ bốn phương tám hướng...

Vô tận sa đọa, tà ác, lạnh lẽo, hỗn loạn tản khắp, như muốn kéo chúng sinh vạn vật vào u hỏa, vĩnh viễn chìm đắm trong vô vọng...

U ảnh như mộng, Kim Ô mở ra hai cánh, bóng đen to lớn bao phủ xuống mặt đất.

Nàng bay nhanh như điện, trong chớp mắt phóng tới nữ tử áo vải, trong đôi mắt u lam cuồn cuộn tức giận như thực chất.

Nữ tử áo vải đạp không mà đứng, tĩnh mịch như núi non chen chúc đầm sâu, không có bất kỳ dao động tâm trạng gì, nhẹ nhàng nâng tay, đánh ra một pháp quyết đơn giản.

Phương thiên địa này lập tức thay đổi trật tự.

Tốc độ của Kim Ô đột nhiên giảm xuống, tốc độ của nhân tộc xung quanh lại nhanh chóng tăng vọt. Trong chớp mắt, tốc độ của Đan Hi và tốc độ của tất cả nhân tộc xung quanh trở nên không khác nhau chút nào.

Tốc độ của nàng bị cưỡng ép phân chia bình đẳng!

Nàng còn chưa kịp tới gần nữ tử áo vải, trên trời cao lấp lánh ánh sáng, lít nha lít nhít công kích trộn lẫn vô số nguyền rủa, độc vật, kiếm khí... Xen lẫn như lưới, đã lần nữa chụp xuống đầu nàng.

Ầm ầm ầm...

Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, đại chiến càng ngày càng kịch liệt.

Bóng dáng u lam như sao băng lúc ở phía đông lúc ở phía tây, trong lúc hai cánh vung lên, gió mạnh gào thét, hư không chôn vùi từng khúc.

Một trảo một mổ đều uy năng vô tận.

Ngàn vạn tử linh cuồn cuộn như dòng lũ, trong tiếng chúng sinh kêu rên, vô số quỷ thủ mò về dương thế.

Sinh linh sinh ra là tiên có thực lực cực kỳ cường đại!

Chỉ có điều, liên tục chiến đấu kịch liệt, khiến thương thế vốn rất nghiêm trọng trên người Đan Hi lại tăng lên một bước.

Cơn giận trong mắt nàng vẫn dày đặc, hỏa diễm u lam quanh người vẫn hừng hực, chỉ có điều khí tức lại càng ngày càng suy yếu.

Mấy lần nàng không để ý đến an nguy công kích, muốn cưỡng ép chém giết tên thủ lĩnh nhân tộc kia, lại bị những nhân tộc khác quanh mình liên thủ liều chết ngăn lại, trên thể xác thêm mấy vết thương, lại không chạm được cả góc áo của tên nhân tộc kia!

Kim Ô vô cùng tức giận, chỉ có điều trên dưới cả người vết thương từng đống, lúc này lại bị hãm trong vòng vây, khó mà thoát khỏi khốn cảnh, khiến một người sinh ra đã cường đại, là chủ nhân mặt trời cao quý như nàng cũng dần ngửi được mùi vị tử vong!

Ầm! !!

Lại là một chưởng kình nhanh đến mức ngay cả tiên cũng không cách nào thấy rõ, như đao nhọn cắt vào đại dương mênh mông, trong nháy mắt phá vỡ chân hỏa đã rất ít ỏi quanh người Kim Ô, đâm thẳng vào vết thương sau lung.

Trong hư không, đường vòng cung màu u lam chợt hiện chợt tàn, Đan Hi như là một ngôi sao băng chân chính, lại đập ầm ầm xuống mặt đất.

Toàn bộ phương mặt đất này ầm vang lay động, bụi đất tung bay bốc lên như một trận sóng biển màu xám, trong lúc gào thét có sương tuyết màu xám đen bay lả tả.

Khí tức âm hàn tản khắp, núi đá rung động, đất cát bắn tung toé, ánh lửa u lam bay múa như rắn.

Nữ tử áo vải đang muốn tiếp tục ra tay cho Kim Ô một kích cuối cùng, đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm huyết sắc trút xuống trên đỉnh đầu.

Mây đen như nước thủy triều lặng yên hội tụ thành một mảnh lục địa trùng điệp, lơ lửng trên trời cao, che đậy huyết nguyệt và ánh sáng.

Ngay sau đó, mười vòng mặt trời huy hoàng đang vững vàng dâng lên từ bóng tối phía đông!

Đại Nhật chân hỏa không khác gì quanh người Đan Hi thắp sáng phương thiên địa này, ngàn vạn ánh sáng chiếu rọi trời cao như mặt trời mọc phương đông, ban ngày đã tới.

Trời đã sáng? !

Ngoại trừ tên nữ tử áo vải đạp không mà đứng, tất cả nhân tộc ở đây đều sợ hãi hoảng hốt.

Đầu Kim Ô kia có tiên chức một trong mười mặt trời, đứng trong ban ngày và đứng trong đêm tối sẽ khiến thực lực khác biệt ngày đêm! Hơn nữa, sau khi mặt trời mọc, bọn họ phải đối phó cũng không chỉ một đầu Kim Ô!

Cùng lúc đó, nữ tử áo vải nhanh chóng lấy lại tinh thần, bàn tay vừa nâng lên đột nhiên đánh về phía Kim Ô!

Trăm tỉ tỉ phồn hoa ầm vang nở rộ trời cao!

Dường như là ngày xuân có vô số nụ hoa nhô lên, lít nha lít nhít khoe màu đua sắc, thoáng cái đã bao bọc cái hố to vừa xuất hiện và cả Đan Hi.

Hoa nở như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, hương thơm ngào ngạt như chướng khí lại như thực chất, khóa chặt Đan Hi trong nơi tối tăm.

Huyền Ảnh như mũi tên ngút trời, Đan Hi lập tức xông ra từ lòng đất bụi đất tung bay, như chịu ảnh hưởng từ mười mặt trời, khí tức vốn vô cùng suy vi của nàng bắt đầu khôi phục.

1095 chữ

Chương 2890: Chi nhánh tiên lộ (5)

Nàng không quan tam chưởng kình của nữ tử áo vải đập vào mặt, mặc cho phồn hoa như đao cắt ra ngàn vạn vết thương trên thể xác, cũng mặc cho vô số nhánh hoa thăm dò vào trong vết thương, bá đạo rút lấy máu, sinh cơ, tiên lực... Của nàng, không tránh không né, không quan tâm, lao thẳng đến một vòng mặt trời trong số đó.

Nàng muốn dục hỏa Niết Bàn!

Thân là Kim Ô thuần huyết, có được tiên chức thái dương chi chủ, dù thương thế nặng hơn nữa, chỉ cần ra vào mặt trời một lần, nàng có thể lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong!

Đến lúc đó... Nhân tộc nơi này, dù là ai cũng trốn không thoát!

Nàng cũng không buông tha cho lão già Long tộc kia!

Ầm.

Trong tiếng nổ lớn, ngàn vạn cánh hoa bay xuống như mưa, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xuyên qua ngàn vạn phồn hoa, đập thẳng vào Kim Ô.

Kim Ô há mồm phun ra một ngụm máu màu u lam, phía trên huyết dịch có ánh lửa vàng ròng và màu băng lam đều cháy hừng hực.

Tròng mắt màu lam của nàng lại không có bất kỳ dao động gì, lại dựa vào một chưởng của nữ tử áo vải, hai cánh hơi vung lên, lấy tốc độ nhanh hơn độn về phía mặt trời.

Vèo!

Trong chớp mắt, nữ tử áo vải còn chưa kịp đánh ra chưởng thứ hai, Đan Hi đã đâm thẳng vào một vòng mặt trời trong đó!

Nữ tử áo vải lập tức khẽ giật mình.

Đây không phải ngạc nhiên vì tốc độ của Kim Ô quá nhanh, đến mức nàng không kịp ra tay lần nữa, mà là mười vòng mặt trời kia... Quá gần!

Lần này vì vây giết đầu Kim Ô này, vừa rồi bọn họ ra tay đã dùng đại trận phong tỏa phương thiên địa này.

Mười vòng mặt trời kia lại vòng qua đại trận, bay thẳng vào trong trận pháp!

Đúng vậy, mười vòng mặt trời này là giả!

Trước lấy kiếp vẫn che trăng, che đậy thiên cơ thiên thời, lại lấy mười mặt trời cùng ra, ngụy trang thành ban ngày...

Nếu không phải thấy Kim Ô còn chưa ra khỏi đại trận, đã lập tức bay vào trong đó, nàng cũng không thể nhìn ra sơ hở ngay!

Ngay lúc Kim Ô chui vào một vòng mặt trời trong mười vòng mặt trời, mười mặt trời lập tức rơi xuống dọc theo quỹ tích vừa rồi, như ngư dân câu được cá lớn, lập tức thu cần...

Nữ tử áo vải lập tức quay đầu, nhìn về một phương hướng, ánh mắt của nàng xuyên qua muôn sông nghìn núi, cùng màn đêm đang nhanh chóng lộ ra, trông thấy một bóng dáng cũng đang đạp không mà đứng.

Huyền bào vác đao, ống tay áo phần phật, chính là phục khắc thể Bùi Lăng.

Nữ tử áo vải bình thản nói: "Đạo hữu phương nào?"

Bóng đêm ảm đạm, kiếp vẫn cuồn cuộn.

Tầng tầng lớp lớp rừng cây như dãy núi, chập trùng gập ghềnh, ngàn vạn sinh linh nghỉ lại, tiếng trời vang lên.

Tiếng nước leng keng như dây đàn gió mát, uốn lượn lao tới từ nơi xa, dấy lên hơi nước bọt nước, thấm ướt cây cỏ.

Phục khắc thể Bùi Lăng đạp không mà đứng, quan sát muôn sông nghìn núi. Mười vòng mặt trời đường hoàng lặn xuống theo quỹ tích ban đầu, chậm rãi thu hồi từ trên trời. Trong đó, chín vòng mặt trời vẫn như thường ngày, chỉ có một vòng mặt trời huy hoàng rực rỡ, ánh sáng ngàn vạn, tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn, nơi ánh sáng của nàng chiếu qua cỏ cây thành tro, dòng sông đoạn tuyệt, cát bụi đầy trời, lại có khí tượng của mặt trời chân chính Lúc Đại Nhật chân hỏa tùy ý chiếu khắp, chúng sinh hủy diệt, đất cát nhao nhao như ngày tận thế tới.

Ánh sáng vàng ròng càng lúc càng nồng nặc, mười mặt trời bay đến đỉnh đầu phục khắc thể Bùi Lăng, ánh sáng như thực chất, như là thác nước màu vàng di chuyển rủ xuống, tràn trề đổ xuống.

Trong vô tận ánh sáng, soi sáng ra một lối đi ảm đạm, ẩn nấp.

Lối đi tĩnh mịch có tử khí cuồn cuộn, bốc lên mà ra, như thông hướng đến vô ngần tử vong.

Mười mặt trời như quả lớn rơi xuống, lập tức chui vào U Đồ.

Lối đi chỉ có Đại Nhật chân hỏa có thể chiếu sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Phục khắc thể Bùi Lăng vẫn duy trì tư thế đạp không mà đứng, thần thái trong mắt lại nhanh chóng giảm đi.

Hắn không nhúc nhích đứng đấy, lại không có bất kỳ động tác gì.

Ngay lúc này, một giọng nói trong veo như sơn tuyền trong rừng, êm tai như kim ngọc va chạm truyền vào trong tai hắn: "Đạo hữu phương nào?"

Phục khắc thể không có bất kỳ phản ứng gì như là một tòa tượng đá, bất động không dời, đứng sừng sững như trụ.

Hồng hoang.

Thung lũng.

Vân triện hiện ra hư không, trận văn sáng tắt, phù văn lấp lóe... Phong cấm tất cả thủ đoạn, mọi thứ bình thường.

Trong cốc có chân hỏa tung hoành chảy xuôi, vàng ròng và u lam quấn lấy nhau, trong lúc sáng tắt có khí tức hừng hực và âm hàn đan xen, vốn nơi này có cây rong um tùm lại hóa thành cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Trật tự biến ảo như thủy triều rút lui.

Khí tức rất nhiều nhân tộc lập tức từ cảnh giới tiên nhân, khôi phục thành Đại Thừa.

Thấy vị ý chí đồng tộc kia đã rời đi, nữ tử áo vải hơi nghiêng đầu, thu hồi ánh mắt.

Lúc này, phương đông xuất hiện một vòng màu trắng bạc, trên đường chân trời từ từ bắn ra ánh sáng vàng ròng, chiếu rọi nửa bầu trời thành màu da cam.

Lần này là mặt trời mọc chân chính...

Nữ tử áo vải bình tĩnh phân phó: "Trở về!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng nàng và rất nhiều nhân tộc lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, mười vòng mặt trời huy hoàng ầm vang dâng lên!

1107 chữ

Chương 2891: Chi nhánh tiên lộ (6)

Vô tận ánh sáng và nhiệt độ chiếu xuống cả vùng, vạn khoảnh biển rừng hôi phi yên diệt; sóng lớn vạn dặm lập tức biến mất; tất cả sông núi cỏ cây hóa thành bụi bặm...

Hoang mạc mới xuất hiện tùy ý tràn ngập, trong nháy mắt không có một ngọn cỏ, không còn một giọt nước, cát vàng mênh mông, bụi đất tung bay...

Giữa thiên địa hoang vu, chỉ có phục khắc thể Bùi Lăng đạp không mà đứng, không chịu chút ảnh hưởng nào.

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi vắng tùng xanh, mùi thơm ngát lạnh thấu xương tản khắp.

Trên bàn đá đen trắng đan xen, "Cựu" cầm cờ đen trong tay, toàn bộ bóng dáng như bức tranh đóng chặt vào giữa không trung.

Đại Thừa chín tông vờn quanh đều nhìn chằm chằm ván cờ, vẻ mặt nghiêm túc.

Gió núi mênh mông, lá tùng rì rào, ngoài ra không còn chút tạp âm nào nữa.

Đột nhiên, trong ván cờ xảy ra thay đổi, một quân cờ đen không có dấu hiệu nào hóa thành cờ trắng.

Tất cả Đại Thừa đều khẽ giật mình, nhưng chuyện thế này đã từng xảy ra một lần, bọn họ nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Cho tới nay, Phù Sinh kỳ cục, số cờ trắng chỉ có chín.

Nhưng trong ván cờ hiện tại, lần lượt có hai quân cờ đen hóa thành cờ trắng.

Lại thêm một ngày trước "Cựu" hạ một nước cờ rảnh rỗi... Hiện tại số lượng cờ trắng trên bàn cờ đã đạt đến mười hai quân.

Lúc này, cánh tay cầm cờ đen của "Cựu" đột nhiên đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Cờ đen rơi xuống, ván cờ hoảng hốt, đây lại là một nước cờ rảnh rỗi, không có bất kỳ cờ trắng nào bị ăn.

Ngay sau đó, một bóng dáng giống người nhưng đầu mọc sừng thú, xoay quanh vặn vẹo như mũ miện, sau lưng kéo lông vũ rách tung toé, lặng yên xuất hiện ở đối diện "Cựu". Năm tháng cách trở, khuôn mặt cùng chi tiết của bóng dáng này đều mơ hồ không rõ. Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Thừa chín tông lập tức biết đây là một trận tranh đấu cổ kim giống lần trước!

Hiện tại bọn họ tiến về năm tháng Hồng hoang, leo lên Kiến Mộc thành tiên; trong năm tháng hồng hoang cũng có sinh linh thời cổ thông qua ván cờ đi vào hiện tại, trở thành từng "Quỷ dị" khó trừ bỏ trong Bàn Nhai giới...

Lúc này, "Cựu" ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng đối diện bàn cờ, tiếng nói u lãnh: "Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa đã phục Bóng dáng kia lập tức đứng dậy, bước ra ngoài Phù Sinh cảnh.

Đại Thừa chín tông ra tay thăm dò, nhưng tất cả thủ đoạn đều không có chút cách trở xuyên qua trên người hắn ta, không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn ta.

Đôi bên trông như gần trong gang tấc, thật ra năm tháng cách xa, giữa đôi bên căn bản không có cách nào tiếp xúc.

Bóng dáng kia từng bước một đi xa, nhanh chóng rời khỏi Phù Sinh cảnh.

Lúc này, Cửu Nghi sơn "Điều Chu" thản nhiên mở miệng: "Cựu hạ xuống một quân cờ, cờ trắng cũng có thể thêm ra một quân cờ"

Trọng Minh tông "Phục Cùng" nhẹ gật đầu, nói: "Trong vòng hạ cờ lần trước là ngụy đạo Yến Tê thành Tử Tắc.

"Lần này đến lượt Thánh đạo ta"

"Ta đi thử một chút!"

Trải qua trong khoảng thời gian quan sát này, nhất là mấy lần thử trước đó, hắn ta đã xác định, chỉ cần là sự tồn tại có nhân quả cực sâu với Bùi Lăng, sau khi tiến vào ván cờ, sinh cơ sẽ lập tức tăng lớn.

Nếu lúc trước bọn họ không đi khiêu chiến Tầm Mộc, lấy nhân quả giữa Bùi Lăng và Trọng Minh tông, dù bọn họ vào ván cờ khi nào, tất nhiên đều có sinh cơ cực lớn.

Nhưng lần đó ra tay với Tầm Mộc được Bùi Lăng cứu, nhân quả giữa bọn họ và Bùi Lăng đã bị dùng đi rất nhiều...

Hiện tại ván cờ đã trôi qua mấy ngày, chắc bên Bùi Lăng đã thăm dò năm tháng hồng hoang đầy hung hiểm được là thời cơ tốt nhất vào ván cờ!

bảy tám phần, hiện tại Nếu chậm một chút nữa, một khi Bùi Lăng đã bắt đầu leo lên Kiến Mộc, chỉ sợ dù đối phương muốn cứu người cũng bất lực...

Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" đang muốn ra khỏi hàng, đi đến bên cạnh bàn cờ, đã thấy một quân cờ trắng óng ánh trơn bóng đột nhiên xuất hiện trên bàn cờ.

Cộc!

Cờ trắng hạ xuống, một quân cờ đen bị chặn tất cả đường đi, quân cờ đen kia lập tức biến mất trên bàn cờ!

Tất cả Đại Thừa đang theo dõi bàn cờ đều khẽ giật mình.

Động tác của "Cựu" hơi dừng lại, sau đó lại cầm một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Trong tiếng động giòn vang, cờ đen hạ xuống, đây cũng là một nước cờ rảnh rỗi.

Ngay sau đó, một bóng dáng nguy nga xuất hiện bên cạnh bàn cờ, trong tay hắn ta chống một cái cốt trượng, phía trên lồng ngực mọc lên năm cái đầu lâu, trên dưới cả người đều có hình xăm vô cùng phức tạp như đồ đằng.

"Cựu" ngẩng đầu, tiếng nói u lãnh: "Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa đã phục!" Bóng dáng này giống với vị trước đó không do dự chút nào lập tức đứng dậy, bước ra ngoài Phù Sinh cảnh.

Nhưng hắn ta chưa hoàn toàn rời khỏi Phù Sinh cảnh, lại có một quân cờ trắng đột nhiên xuất hiện trên bàn cờ.

Lần này, cũng có một quân cờ đen bị ăn!

"Cựu" lại lấy ra một quân cờ đen hạ xuống.

Bóng dáng quái đản thứ ba xuất hiện đối diện bàn cờ.

"Cựu" mở miệng: "Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa đã phục"

Bóng dáng này đột nhiên đứng dậy, bước ra bên ngoài Phù Sinh cảnh.

Sau đó, cờ trắng lại rơi xuống, cờ đen đuổi theo...

Cạch cạch cạch cạch cạch...

Đối diện bàn với "Cựu".

cờ trống rỗng như có một sự tồn tại không nhìn thấy, đang hạ cờ nhanh như cuồng phong mưa rào1105 chữ

Chương 2892: Giống tiên không phải tiên

Mỗi lần cờ trắng rơi xuống, lại có một quân cờ đen bị ăn.

Mỗi lần cờ đen rơi xuống đều là một nước cờ rảnh rỗi không có bất kỳ công phạt gì...

Mỗi một bước cờ rơi xuống, đều có một bóng dáng năm tháng quá khứ xuất hiện ở đối diện bàn cờ, tiến vào Bàn Nhai giới...

Chẳng mấy chốc, cờ trắng trên bàn cờ đã đạt đến hai mươi mốt quân!

Ngoại trừ chín quân cờ trắng ban đầu, hai quân cờ đen chuyển hóa từ cờ trắng, còn có một lần trước hạ thêm một quân cờ trắng... Hiện tại trên bàn cờ, số quân cờ trắng đột nhiên xuất hiện có tổng cộng chín quân! Trong ván cờ này, mặc dù hiện tại phe trắng vẫn có khuyết điểm cực lớn, nhưng đã không còn là tử cục! Cộc!

"Cựu" lại hạ xuống một quân cờ đen, cũng như mấy nước cờ trước đó, đây vẫn là một nước cờ rảnh rỗi.

Một bóng người vặn vẹo, đong đưa đầu dài xuất hiện ở đối diện bàn cờ.

"Cựu" lạnh lùng nói: "Nhật nguyệt vĩnh trú...

Bóng dáng kia nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi Phù Sinh cảnh.

Đại Thừa chín tông xung quanh vô cùng trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm ván cờ.

Chờ giây lát, đã không còn cờ trắng đột nhiên xuất hiện.

"Cựu" lại ngẩng đầu, nhìn qua vị trí trống rỗng đối diện bàn cờ, tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Đến ngươi!" Hồng hoang.

Dãy núi cao ngất bày ra như bình phong.

Trong thung lũng thanh thúy tươi tốt đầy sức sống, ngàn vạn linh hoa cỏ ngọc xanh tươi đáng yêu, khoan thai lay động.

Bàn cờ yên tĩnh, đen trắng chém giết.

Cờ đen chi chít khắp nơi như lửa lớn đốt trên đất bằng, hai mươi mốt quân cờ trắng tản ra, thế cờ đã là lung lay sắp đổ.

Một bộ áo bào trắng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá, tay nhặt quân cờ, không nhúc nhích.

Đột nhiên, tay áo dài lay động, hắn ta lại hạ một quân cờ.

Cạch!

Cờ trắng hạ xuống, một bóng dáng áo bào đơn sơ, khuôn mặt đáng sợ khó tả khiến sinh linh nhìn thấy như rơi xuống vực sâu, lập tức xuất hiện.

"Phục Cùng" nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh.

Lúc này, tiên nhân áo bào trắng lập tức ngẩng đầu, tiếng nói mờ mịt: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!" Nghe vậy, "Phục Cùng" lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Áo bào như lặp đi lặp lại tẩy rửa đã phai màu nhanh chóng biến mất giữa từng đống hoa mộc, quanh mình trăm cỏ um tùm, sông rộng cuồn cuộn, số lượng cờ trắng trên bàn cờ đã có hơn hai mươi hai quân.

Trong hư không có ám ảnh như vết mực nhạt nhẽo hiện ra, lay động như Mộng Yểm, dãy núi lóe sáng chợt sụp đổ, sông rộng đột nhiên biến mất, tình cảnh rộng lớn tráng lệ như hải thị thận lâu lập tức biến thành thương hải tang điền, biến ảo ngàn vạn, cuối cùng quay về một mảnh đung đưa.

Bên cạnh bàn cờ, núi đá lởm chởm lại êm dịu, rêu xanh giữa khe hở từ xanh biếc chuyển thành nhợt nhạt, lại từ nhợt nhạt hóa thành xanh tối, từng điểm rêu hoa hiện ra.

Chỉ một thoáng, bốn mùa đan xen, vạn vật sinh diệt, chúng sinh khô khốc... Chỉ một khoảnh khắc như năm tháng luân chuyển vô số, thời gian vội vàng.

Trong thung lũng phồn thịnh, vô số hoa lạ cỏ ngọc, vô số linh thực hiếm thấy, vô số cây cỏ trân quý... Đều như mây khói nhòe đi, dường như ẩn nấp vào thời gian cổ xưa.

Hư vô xuất hiện, nhanh chóng mở rộng.

Trong nháy mắt, trong thung lũng khổng lồ đã là một mảnh trống trơn tự nhiên.

Duy chỉ có ván cờ dang dở vẫn rõ ràng, áo trắng như tuyết.

Bên cạnh cờ hoa, từng bóng dáng hình thù kỳ quái lặng yên hiện ra.

Những bóng dáng này có lơ lửng như sương, thời thời khắc khắc đều đang vặn vẹo biến ảo; có tuấn mỹ không già, lại mắt sinh rắn hủy, đầu có sừng, sau lưng kéo từng cái chân như con rết; Có giống người nhưng khắp nơi lộ ra dấu vết yêu; có lơ lửng giữa không trung, thân hình hỗn độn như đám mây, không có mắt không mũi không miệng không tai; có toàn thân xanh thẳm, đôi mắt tái nhợt, lấy sương mù đen nhánh là áo; có nguy nga như tháp, quanh người nhăn nheo như vỏ cây, mắt dọc như đuốc; còn có biến ảo vô tận, khi thì loại yêu, khi thì loại người, khi thì loại quỷ vật...

Trong hư vô, lưu lại dấu vết thuật pháp, thần thông đủ loại thủ đoạn, đang như thương khói chầm chậm tán đi. Trong đó có một bóng dáng khôi ngô như ngọn núi lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tiếng nói ầm vang như sấm đình, ồm ồm nói: "Không cần thử!"

"Chúng ta cùng tên nhân tộc vừa xuất hiện không cũng một thời không"

"Dù loại thủ đoạn nào, đều không thể chạm đến tên nhân tộc kia chút nào"

Bóng dáng khác khẽ gật đầu, không trả lời.

Lúc này ánh mắt tất cả bóng dáng đều không nháy một cái nhìn qua ván cờ trước mặt.

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, chiếu rọi vạn dặm.

Tất cả phồn vinh rậm rì của ban đêm đều đã không còn sót lại chút gì, hơi nước mênh mông tan thành mây khói.

Ngàn vạn sinh linh đều ẩn nấp không thấy, dõi mắt nhìn ra không có gì ngoài cát vàng cuồn cuộn, đất cát khắp nơi trên đất, lại không bất kỳ sự vật gì.

Cồn cát liên miên, uốn lượn như dải, chập trùng như mộ phần.

Giữa thiên địa mênh mông chỉ có một bóng người huyền bào đạp không mà đứng, hắn mặt không biểu tình, không nhúc nhích.

Đại Nhật chân hỏa vô cùng kinh khủng ầm vang vẩy xuống, trong nháy mắt ánh sáng và nhiệt độ chôn vùi vô số sinh linh, đối với phục khắc thể của Bùi Lăng chẳng những không có bất cứ thương tổn gì, ngược lại khiến cho vẫn da rực rỡ, dường như càng cường đại hơn.

1115 chữ

Chương 2893: Giống tiên không phải tiên (2)

Dường như cát vàng vạn dặm, vòm trời vô ngần, mười mặt trời huy hoàng, đều là bối cảnh làm nổi bật sự tồn tại của hắn, sóng nhiệt mãnh liệt, chúng sinh tránh lui, chỉ có hắn ngạo nghễ đứng thẳng giữa càn khôn!

Không có dấu hiệu nào, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh phục khắc thể Bùi Lăng.

Hắn ta áo bào đơn sơ thô ráp, như là thư sinh thất bại trong chốn phàm tục, khuôn mặt như vực sâu như núi, làm sinh linh không tự chủ được run rẩy sợ hãi, chính là "Phục Cùng"!

Hắn ta bước một bước ra thung lũng, cảnh tượng quanh mình thay đổi, bốn phương tám hướng sóng nhiệt cuồn cuộn, không có một ngọn cỏ, chỗ có thể đụng tay đến bên cạnh vừa hay có một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng.

Sau khi "Phục Cùng" trông thấy phục khắc thể Bùi Lăng, đầu tiên khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức thầm thở phào.

Vận khí không tệ.

Vừa tiến vào hồng hoang đã trực tiếp xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng!

Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" lập tức mở miệng hỏi: "Bùi Lăng, tình huống bây giờ như thế nào?"

Phục khắc thể Bùi Lăng duy trì vẻ mặt và tư thế vốn có, không có bất kỳ phản ứng gì.

"Phục Cùng" nhướn mày, lúc này mới phát hiện trạng thái của Bùi Lăng cực kỳ không đúng!

Trong cỗ thể xác này chỉ có pháp tắc, không có bất kỳ ý thức gì!

Trong lòng hắn ta lập tức hoảng sợ, Bùi Lăng là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, vậy mà cũng xảy ra chuyện? !

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Phục Cùng" nhanh chóng triển khai thần niệm, muốn dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Nhưng thần niệm của hắn ta vừa rời khỏi phạm vi mười trượng xung quanh Bùi Lăng, trong đầu lập tức truyền đến một trận nóng rực đau đớn như đốt cháy!

"Phục Cùng" vội vàng thu hồi thần niệm, khí tức quanh người cuồn cuộn như thuỷ triều lên xuống, một hồi lâu sau mới thở phào một hơi, lại đã bị Đại Nhật chân hỏa làm bỏng!

Sắc mặt hắn ta trầm xuống, bên cạnh hắn ta lập tức xuất hiện một bóng dáng giống hắn ta như đúc. Bóng dáng này có trang phục, khí tức, cử chỉ... Không khác hắn ta chút nào, lại là một bộ hóa thân của hắn ta. Ngay sau đó, "Phục Cùng" tâm niệm vừa động, cỗ hóa thân này lập tức thi triển độn pháp, chạy tới nơi xa. Nhưng hóa thân vừa rời khỏi mười trượng quanh Bùi Lăng, lập tức hóa thành bột phấn đen nhánh, rì rào rơi xuống, ngay cả giãy giụa cũng không có, trực tiếp hôi phi yên diệt!

Một chùm tro cốt chưa rơi xuống đất đã bị Đại Nhật chân hỏa tiếp tục điểm đốt, rất nhanh đã đốt thành hư vô, không còn chút vết tích nào nữa.

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt "Phục Cùng" hơi trầm xuống, lập tức hiểu mặc kệ hiện tại Bùi Lăng có xảy ra chuyện hay không, chỉ cần rời khỏi phạm vi mười trượng quanh người tên hậu bối này, sẽ lập tức mất mạng!

Đây không phải có sự tồn tại gì công kích bọn họ, chỉ là tu vi thực lực hiện tại của hắn ta không chịu nổi mười mặt trời huy hoàng phía trên bầu trời chiếu xạ mà thôi!

Chẳng trách!

Trước đó có một đoạn thời gian, sự tồn tại Đại Thừa kỳ tiến vào một người chết một người.

Vốn còn tưởng tình cảnh của bọn họ cực kỳ hung hiểm.

Trên thực tế, lại chỉ vì thời gian những Đại Thừa kia tiến vào vừa lúc là ban ngày!

Ván cờ trận chiến hồng hoang này càng hung hiểm hơn sự tưởng tượng của hắn ta!

Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" lập tức trầm giọng mở miệng: "Tử Tắc, Tử Tắc...

Liên tục gọi tôn hiệu "Tử Tắc" mười mấy lần, bên tai "Phục Cùng" hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bão cát cuồn cuộn nhưng không thấy tiếng đáp lại nào, vẻ mặt hắn ta lập tức trở nên nghiêm nghị.

Với tình thế hiện tại, hắn ta không biết trong đoạn năm tháng hồng hoang này, cụ thể còn ai sống sót, nhưng có hai người bây giờ chắc chắn chưa chết!

Thứ nhất, tất nhiên là Bùi Lăng.

Đây là người dẫn đường tiên lộ lần này, nếu vẫn lạc, ván cờ sẽ trực tiếp thất bại.

Tất cả người đi theo chắc chắn phải chết!

Thứ hai, chính là Yến Tê thành "Tử Tắc"...

Đối phương là vị Đại Thừa cuối cùng tiến vào ván cờ trước hắn ta.

Sau khi "Tử Tắc" vào ván cờ, ván cờ vẫn tiến hành đến vừa rồi cũng không có bất kỳ một quân cờ trắng nào bị ăn.

Bởi vậy, Tố Chân Thiên "Mặc Côi", Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" vào ván cờ trước "Tử Tắc" cũng có thể bỏ mình, nhưng Yến Tê thành "Tử Tắc" tuyệt đối còn sống Chỉ có điều, hiện tại hắn ta kêu gọi tôn hiệu của đối phương, đối phương lại không có bất kỳ đáp lại gì...

Là hiện tại "Tử Tắc" chìm trong tuyệt cảnh, không cách nào đáp lại?

Hay là... Không thể đáp lại?

Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" tiếp tục mở miệng: "Họa... Họa... Gọi tôn hiệu "Họa" mấy lần, "Phục Cùng" cũng không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào.

Hắn ta hơi trầm ngâm, ngoại trừ Bùi Lăng và "Tử Tắc" tuyệt đối không chết, trong số Đại Thừa còn lại chỉ có "Họa" có khả năng sống sót cao nhất!

Một ngày trước, Hàn Ảm Kiếm tông "Oanh Nham", Thiên Sinh giáo "Cư Vũ", Thanh Yếu sơn Tu Xà lần lượt vào ván, đều vừa vào đã chết!

Chỉ có đến lượt "Họa", hắn ta dựa vào nhân quả với Bùi Lăng mới khiến quân cờ trắng trong ván cờ không tiếp tục vẫn lạc.

Thậm chí, lần này hắn ta vào ván cờ, cũng vì có "Họa" là ví dụ phía trước...

Mà bây giờ, "Tử Tắc" và "Họa" đều không trả lời... Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Phục Cùng" lập tức trầm giọng nói: "Oanh Nham... Oanh Nham...

Lại gọi mười mấy lần, "Phục Cùng" đang muốn dừng lại, lập tức nghe được bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Tìm ta có chuyện gì?"

1100 chữ

Chương 2894: Giống tiên không phải tiên (3)

Đây là giọng Hàn Ảm Kiếm tông "Oanh Nham".

"Phục Cùng" lập tức giữ im lặng, lại không có bất kỳ ý trả lời gì.

Nhưng "Phục Cùng" không trả lời, giọng "Oanh Nham" lại bắt đầu không ngừng quanh quẩn bên tai hắn ta, nhanh chóng biến lớn: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Tìm ta có chuyện gì!"

"Tìm ta.."

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì! !!"

Sóng âm trùng điệp như thực chất, vừa đi vừa về khuấy động bên tai "Phục Cùng", lấy hắn ta và Bùi Lăng làm trung tâm, trong hoang mạc dấy lên từng tầng bão cát, ầm vang bay lên quanh mình.

Khí tức hỗn loạn, âm u lạnh lẽo, sa đọa... Giống như ầm vang giáng lâm từ nơi tối tăm, xâm nhập toàn bộ thể xác "Phục Cùng". Sắc mặt "Phục Cùng" hơi tái nhợt, hắn ta không nhúc nhích đứng trong hư không bên cạnh Bùi Lăng, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong hai lỗ tai dần chảy ra máu tươi như dòng suối nhỏ...

Một hồi lâu sau, đất cát thô ráp đổ ập xuống như cuồng phong mưa rào.

Trong tiếng rì rào, cuối cùng giọng "Oanh Nham" dần dừng lại. "Phục Cùng" lập tức thở phào một hơi, khuôn mặt trở nên vô cùng âm trầm.

Trong tất cả Đại Thừa vào ván cờ, ba vị Hàn Ảm Kiếm tông "Oanh Nham", Thiên Sinh giáo "Cư Vũ" và Thanh Yếu sơn Tu Xà chắc chắn đã chết!

Một sự tồn tại đã vẫn lạc, lại ra dáng trả lời kêu gọi của hắn ta, hơn nữa lực lượng trong giọng nói này... Suýt nữa khiến tu sĩ Đại Thừa kỳ như hắn ta cũng không chịu nổi Người vừa đáp lại hắn ta không phải "Oanh Nham", mà là một vị tiên nhân kinh khủng mạo danh!

"Không thể đi lại vào ban ngày.."

"Không thể tùy ý đáp lại bất kỳ giọng nói gì.."

"Tạm thời chỉ có hai điều này.."

Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" lại thi triển mấy môn thủ đoạn, dò xét cấm kỵ khác trong hồng hoang.

Nhưng đều không ngoại lệ, bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ cần rời khỏi mười trượng quanh người Bùi Lăng sẽ bị Đại Nhật chân hỏa lập tức đốt diệt.

Chẳng mấy chốc, "Phục Cùng" ngừng tay, thu liễm khí tức cả người, yên tĩnh đứng bên cạnh Bùi Lăng.

Trong tình huống này, hắn ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trời tối.

Hoặc là chờ Bùi Lăng khôi phục.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn ta không đi được nơi nào...

U Minh.

Uyển thành.

[Vô Sinh giới vực .

1Trong không gian xám trắng, Bùi Lăng huyền bào phần phật.

Ở trước mặt hắn, một lối đi cực kỳ ảm đạm như sẽ biến mất bất cứ lúc nào, đang tuôn ra sinh cơ bàng bạc.

Theo sinh cơ ào ạt là mười vòng mặt trời huy hoàng, sóng nhiệt cuồn cuộn, chiếu sáng vạn dặm, nhanh chóng trở về từ lối đi.

Chẳng mấy chốc, mười mặt trời gào thét lên sau lưng Bùi Lăng, trong nháy mắt trở về sâu trong thức hải của hắn.

Trên thức hải, bóng cây to lớn hơi lay động, giữa cành lá lượn quanh đã vui sướng nâng đỡ mười vòng mặt trời, cành lá như phỉ thúy lập tức tăng vọt như lại khỏe mạnh hơn một mảng lớn.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy nội tình tu vi của mình đã bước vào một tầng thứ mới!

Sau lưng hắn từ từ bay lên một đạo thanh khí thuần túy, lạnh thấu xương ngút trời, mờ mịt cao xa, bên trong tràn đầy đao ý cao ngất, dường như có thể chém hết chúng sinh vạn vật.

Lúc này, thần hồn của Bùi Lăng cũng cảm thấy lơ lửng muốn bay, hắn chưa thành tiên nhưng đạo thể, hồn phách cũng đã không phải nhục thân phàm thai.

Giống tiên không phải tiên, giống phàm không phải phàm.

Ý mờ mịt cao xa như là một viên hạt giống chất chứa hắn trong cơ thể, sắp nảy mầm lại chưa nảy mầm.

"Leng keng! Hệ thống thành công góp nhặt một vòng mặt trời cho ngài.."

"Leng keng! [Chi nhánh thăng tiên một: Mười mặt trời giữa bầu trời] tiến độ: 10%...

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện (Linh Mục thuật] cho ngài..

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, tất cả ý thức của Bùi Lăng chỉ một thoáng trở về bản thể, trong hai con ngươi của hắn có ánh sáng trong vắt, lại đã thi triển [Linh Mục thuật].

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao... Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Cảm nhận lực lượng bành trướng khuấy động trong cơ thể, cùng sự lột xác khác thường, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên.

Hiện tại hắn có Chung Quỳ Liệt ban thưởng quan, tình hình như vậy lại không có cách nào phán đoán tu vi thật sự của mình.

Nhưng hệ thống không đưa tặng đạo lữ cho hắn, cũng không nhắc tới thời điểm thăng cấp, có nghĩa bản thể của hắn chắc chắn chưa thành tiên.

Chỉ là trạng thái hiện tại của bản thể... Đã rất giống hóa thân thành tiên!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, thanh khí sau lưng hắn lập tức thu liễm, chui vào trong bản thể.

Đao đạo "Bản nguyên"...

Khác với lúc ban ngày có sân nhà gia trì, mặc dù lúc hắn ở ban ngày có sân nhà gia trì, "Bản nguyên" pháp tắc hóa thành "Bản nguyên" đại đạo, nhưng vì cảnh giới không đủ, hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng "Bản nguyên" đại đạo, lại không thể hoàn mỹ khống chế "Bản nguyên" đại đạo.

Bây giờ... Hắn có loại trực giác cực kỳ mãnh liệt.

Trong thiên hạ, tất cả thứ có liên quan với đạo đều do hắn chưởng quản!

Trong đó không chỉ thấy được đạo!

Thậm chí chỉ cần có sinh linh nhắc đến chữ "đao" này, sẽ là hắn biết!

Hắn ta nói cũng sẽ để hắn sử dụng 1097 chữ

Chương 2895: Giống tiên không phải tiên (4)

"Thời gian bây giờ, chắc đã tới ban ngày.."

"Nhưng lực lượng của ta cũng không đạt được sân nhà gia trì...

"Đây chắc chắn là vì hai giới cách biệt...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, tâm thần của Bùi Lăng đã chìm vào sâu trong thức hải.

Trong vạn khoảnh sóng biếc, có cự mộc cao ngất che trời mà lên.

Nó cành lá từng đống, trên đỉnh như địa lục, nâng đỡ mười vòng mặt trời huy hoàng, ánh sáng rực rỡ gột rửa ngàn vạn.

Ám ảnh khổng lồ bắn ra trên mặt biển sóng gợn lăn tăn, lại không phải hình cây, trong hình bóng lay động lại như có một bóng người đong đưa theo gợn sóng.

Mặt trời sáng chói, rõ ràng treo cao.

Trong đó có một vòng mặt trời đường hoàng hiển hách nhất, Đại Nhật chân hỏa như mưa rào bắn ra từ trong đó, huy hoàng cuồn cuộn.

Uy áp kinh khủng ầm vang tràn ra.

Trong mặt trời có một bóng dáng quen thuộc thu nạp hai cánh, mỏ giấu vào lông vũ, Đại Nhật chân hỏa bá đạo vô song chậm rãi nhảy nhót giữa mỗi một mảnh lông vũ trên thể xác. Ánh sáng vàng ròng trên người hơi có vẻ ảm đạm, lại vẫn có vẻ hừng hực đốt diệt chúng sinh vạn vật. Chính là Đan Hi biến thành Kim Ô, lúc này nàng nhắm chặt hai mắt, quanh người vẫn vết thương từng đống, nhất là phần lưng có một đám tảng băng màu băng lam như định dài, gắt gao đâm vào trên vết thương của nàng, màu lam dọc theo vết thương lan tràn toàn bộ thể xác. Thỉnh thoảng ánh lửa vàng ròng nhảy nhót như là nhịp tim.

Lúc này khí tức của nàng tối nghĩa, lại đang ngủ say.

Kim Ô đang ngủ say, trong cơ thể có chân hỏa hừng hực lưu chuyển, hóa thành ánh nắng huy hoàng rơi vào bóng cây, cự mộc, kình sóng đều hóa thành ánh sáng lập lòe, như là hình cắt chói mắt huy hoàng khắp chốn, khí tức chí dương chí cương thấm vào toàn bộ thức hải...

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết (Chi nhánh thăng tiên một: Mười mặt trời giữa bầu trời] là thu phục mười đầu Kim Ô ti chức mười mặt trời!

Lần này không biết Đan Hi không gặp phải mặt trời lặn, hay vì lý do gì khác mà ở lại đêm tối, sau đó bị nhân tộc phục kích...

Đan Hi chính là một trong số Kim Ô ti chức mười mặt trời.

Một mặt trời vẫn lạc, chi nhánh thăng tiên [Mười mặt trời giữa bầu trời] này chắc chắn sẽ trực tiếp thất bại!

Lần này hệ thống phát động đầu chi nhánh thăng tiên này cũng rất đúng lúc.

"Hiện tại tiến độ đầu chi nhánh thứ nhất là mười phần trăm, mặc dù ta vẫn chưa thành tiên, nhưng trên thực lực rõ ràng tăng lên không chỉ một bậc!"

"Hệ thống cung cấp ba đầu chi nhánh thăng tiên, chắc chắn đều không phải thành tiên bình thường."

"Đầu chi nhánh thứ nhất nghe tầm thường nhất...

"Đầu chi nhánh thứ hai chính là Phù Sinh kỳ cục.

"Đầu chi nhánh thứ ba là thiên đạo chính thống."

"Hai đầu chi nhánh này, tất nhiên cái trước không cần nhiều lời"

"Cái sau thì liên quan đến toàn bộ thiên đạo...

"Bất kỳ một đầu chi nhánh gì, tiến độ đạt tới trăm phần trăm, chắc ta đều có thể thành tiên"

"Một khi thành tiên... Vậy chi nhánh mà bản thân dùng để thành tiên, chưa hẳn còn có thể lại dùng."

"Ba đầu chi nhánh, có lẽ ta chỉ có thể lựa chọn một đầu trong đó thành tiên!"

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác được thân thể khác thường, tâm thần lập tức rời khỏi từ trong thức hải, trở về bản thể.

Hắn mở hai mắt ra, đã thấy mình lại nằm trên mặt đất, bản thể "Mặc Côi" và bốn tôn hóa thân lại dùng hình với hắn.

Nhìn cách ra tay của bản thể và hóa thân "Mặc Côi" tiền bối, rõ ràng khác với trước đó, Bùi Lăng lập tức hiểu lần này lại đổi năm tên U Hồn nữ tiên!

Thế là, hắn vừa suy nghĩ việc thăng tiên, vừa nhắm hai mắt lại, yên tĩnh hưởng thụ cực hình U Hồn tộc...

Cực hình kéo dài một lát, bản thể và bốn tôn hóa thân "Mặc Côi" đều tỏ ra nghi ngờ, nhao nhao mở miệng nói:

"Xảy ra chuyện gì? Dương khí của hắn đâu?"

"Có phải tỷ muội trước đó đã hút khô hắn rồi không?"

"Không có khả năng! Nói vậy, nhân tộc này tuyệt đối không sống được!"

"Không sai, hiện tại hắn sinh cơ tràn đầy, rõ ràng dương khí sung túc...

"Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe năm tên U Hồn nữ tiên mới tới này nói chuyện, Bùi Lăng lập tức biết, đây chắc chắn là vì mình góp nhặt một Kim Ô.

Xưa nay bộ tộc Kim Ô lấy quỷ vật trong U Minh làm thức ăn, nó là thiên địch của tất cả vật âm tà giữa thiên địa này.

Đối với thủ đoạn trong U Minh, tất nhiên có được khả năng kháng cự cực cao.

Hiện tại này năm tên U Hồn nữ tiên này chỉ là chính tiên tiên lại, bởi vì Kim Ô nên không phá được phòng ngự của hắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tỏ ra vô cùng tức giận, quát: "Đừng mơ mộng nữa!"

"Ta không hề có bất kỳ tà niệm gì với Mặc Côi tiền bối!"

"Muốn dùng Mặc Côi tiền bối để hút dương khí của ta, căn bản là không thể nào!"

"Trừ khi các ngươi tự mình ra trận, ta mới bị tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong.."

Nghe vậy, năm tên vừa U Hồn nữ tiên tiến đến đều khẽ giật mình.

Tình huống hiện tại không phải thủ đoạn của bọn họ không được, mà là tên nữ tu nhân tộc này có quan hệ quá thuần khiết với tên nhân tộc này?

Bọn họ cần tự mình ra trận?

Cái này... Không phải cái giá phải trả này quá lớn sao?

Hơn nữa, sao cảm giác tên nhân tộc này đang diễn trò?

1095 chữ

Chương 2896: Giống tiên không phải tiên (5)

Ngay lúc năm tên U Hồn nữ tiên phân tâm, Bùi Lăng lập tức tâm niệm vừa động, cảm giác buồn ngủ vô cùng mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn bộ [Vô Sinh giới vực 1!

Đây là "Bản nguyên" đại đạo "Ngủ"!

Năm tên U Hồn nữ tiên trốn trong chỗ tối lập tức không khống chế được hai mắt khép lại, châu ngọc nhẹ rủ xuống, khói váy liên miên, thoáng cái đã ngủ thiếp đi.

Trong chớp mắt năm tên U Hồn nữ tiên rơi vào trạng thái ngủ say, khí tức âm u lạnh lẽo trên người "Mặc Côi" và hóa thân của nàng lập tức biến mất sạch sẽ như là thuỷ triều xuống.

Ánh mắt nàng hơi hoảng hốt, khó khăn lắm mới khôi phục một tia lý trí.

Kỳ quái, sao không tiếp tục?

"Mặc Côi" khẽ giật mình, chợt khôi phục bình thường. Lúc bắt đầu, nàng bị những nữ quỷ kia khống chế thân thể đi hút dương khí của Bùi Lăng, nàng cũng dốc hết sức để giãy giụa, hận không thể lấy cái chết để chống cự, nhưng thời gian dần trôi qua...

Nàng phát hiện Bùi Lăng hoàn toàn có thể đối phó!

Những U Hồn nữ tiên kia đã đổi một nhóm lại một nhóm, mỗi lần Bùi Lăng đều vừa lên đã bị áp chế trước, nhưng sau khi ổn định tình hình, lập tức luyện ngược lại những U Hồn nữ tiên kia...

Toàn bộ quá trình, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có thể nói là vô cùng hoang đường.

Lúc mới đầu "Mặc Côi" còn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng liên tục điên cuồng lâu như vậy, nàng phát hiện mình căn bản không hề thấy khó chịu...

Nghĩ vậy, "Mặc Côi" chỉ hơi dừng một chút, liền giả vờ vẫn bị những nữ quỷ kia điều khiển, tiếp tục dùng hình cho Bùi Lăng...

Một trận lại một trận ấm áp như suối nước nóng ngâm, nhanh chóng truyền khắp trên dưới cả người "Mặc Côi". Hai mắt "Mặc Côi" hơi trợn lên, không tự chủ được hé miệng, "ừ ừ ừ.." thở hổn hển.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng sử dụng đầu "Bản nguyên" đại đạo "Ngủ" này, đã thấy năm tên U Hồn nữ tiên kia không hề có ý dừng tay, vẫn thao túng bản thể và hóa thân của "Mặc Côi" tiền bối, tiếp tục dùng hình cho hắn.

Thấy "Bản nguyên" không có hiệu quả, Bùi Lăng mặt không đổi sắc.

Hiện tại năm tên U Hồn nữ tiên này không cách nào hút đi dương khí của hắn, dùng hệ thống uỷ thác không có cách nào hút ngược lại, luyện hóa năm tên U Hồn nữ tiên này...

Chỉ có thể dùng một môn thủ đoạn trước, khống chế năm tên U Hồn nữ tiên này lại.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Minh Thiên Đại Mộng .

1"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra (Minh Thiên Đại Mộng] cần tiên lực hoặc là lực lượng pháp tắc.."

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên lực.."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện [Minh Thiên Đại Mộng] cho ngài.."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức đánh ra một pháp quyết quỷ quyệt.

Ngay sau đó, cảnh tượng quanh mình biến ảo, mộng cảnh giáng lâm!

Mặt đất đen nhánh như hư thối lại đã treo cao ở trên; hư vô u ám mênh mông lại bày ra ở dưới.

Mười mặt trời huy hoàng, u chiếu hư vô.

Huyết nguyệt như lưỡi câu vẩy xuống đỏ hồng.

Thiên địa điên đảo, nhật nguyệt cùng sáng, vô số lưỡi đao sắc bén vô song chi chít trên mặt đất, trải rộng các nơi.

Lại có một từng người gỗ có to có nhỏ đứng sừng sững giữa trời cao, khí tức như không, những người gỗ này một nửa đang khóc, một nửa đang cười.

Năm tên U Hồn nữ tiên đứng trong hư vô, váy khói đong đưa, mắt mực như đêm, trâm vòng trên tóc mai lóe ra ánh châu nhu hòa.

Lúc này, vẻ mặt bọn họ đều mờ mịt, không ngừng mất trí nhớ trong mộng cảnh, không nhớ nổi mình là ai... Mộng cảnh dựng hoàn thành hoàn mỹ, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Tiếng nhắc nhở rơi xuống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Trong lòng hắn hơi động, ý thức lập tức rời khỏi mộng cảnh, về tới hiện thực.

Lúc này, "Mặc Côi" không biết Bùi Lăng vừa làm cái gì, còn đang dùng bản thể và hóa thân dùng hình với Bùi Lăng...

Nhìn qua tình cảnh huyết mạch này sôi sục, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Đã thi triển [Minh Thiên Đại Mộng] thành công, năm tên U Hồn nữ tiên cũng bị hệ thống cưỡng ép kéo vào trong mộng cảnh, nhưng bây giờ "Mặc Côi" tiền bối vẫn còn như vậy, hệ thống lại không công kích đạo lữ và lô đỉnh của hắn...

Hiện tại "Mặc Côi" tiền bối không bị điều khiển?

Điều này...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng giả vờ cái gì cũng không biết, lúc này tiếng nói tức giận nói: "U Hồn tộc!"

"Ta tuyệt đối không khuất phục!"

"Các ngươi đừng tưởng phong bế tu vi của ta, thì ta không có cách nào phản kháng"

"Có bản lĩnh lại phân ra mấy cỗ hóa thân...

"Mặc Côi" nghe vậy khẽ giật mình, hiện tại nàng không dùng thủ đoạn gì, Bùi Lăng thật sự muốn phản kháng, trực tiếp bắt đầu là được...

Đối phương đang giả vờ! Muốn cố ý ừ...

1108 chữ

Chương 2897: Giống tiên không phải tiên (6)

"Mặc Côi" lập tức cảm thấy một trận khát khô trước nay chưa từng có, theo bản năng le lưỡi, hai mắt càng trợn lên...

Ngay sau đó, quanh người nàng hiện ra bóng dáng áo hương tóc mai thướt tha, lại rất phối hợp phân ra mấy tôn hóa thân...

Hồi lâu sau, "Mặc Côi" và rất nhiều hóa thân đều sắc mặt đỏ trắng đan xen, đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc nằm trên mặt đất.

Bọn họ đều trợn ngược hai mắt, lộ ra tròng trắng mắt, chiếc lưỡi thơm tho duỗi ra, hai gò má ửng hồng như cực kỳ khát khô, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười cực kỳ không bình thường.

Bùi Lăng đứng dậy, ống tay áo vung lên một cái, nhanh chóng mặc tốt quần áo.

Thấy cho đến bây giờ cũng không có U Hồn nữ tiên mới tiến đến, Bùi Lăng lập tức biết chắc chắn những U Hồn nữ tiên bên ngoài đang chờ năm vị bên trong đi ra ngoài, mới có thể tiến đến... Thế nhưng, năm vị U Hồn nữ tiên vừa rồi đã bị hắn nhốt trong mộng cảnh. Chỉ cần những U Hồn nữ tiên bên ngoài không phát hiện, sẽ không tiến vào nữa.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đi đến bên cạnh "Mặc Côi", ôm lấy vòng eo thon của đối phương, trực tiếp ôm nàng lên.

Ngay sau đó, hắn nghiêm trang hỏi: "Mặc Côi tiền bối, ngươi không sao chứ?"

Nghe vậy, "Mặc Côi" lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng hồng nhuận, hàng mi cau lại, lập tức rất yếu ớt nói:

"Ta không sao."

"Vừa rồi ta bị quỷ vật điều khiển..

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, giận dữ nói: "U Hồn tộc thật sự khinh người!"

"Vừa rồi ta cũng giống Mặc Côi tiền bối"

"Về sau nhất định phải báo thù này!"

"Thế nhưng, chúng ta đã bị nhốt ở chỗ này quá lâu, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đi cứu Không Mông tiền bối!"

Cứu "Không Mông"..

Đúng!

Lần này bọn họ tiến vào U Minh, mục đích là vì cứu "Không Mông"!

Suýt nữa quên mất chính sự!

"Mặc Côi" thay đổi sắc mặt, lại không có tâm tư nhiều lời, vung tay thu hồi tất cả hóa thân, chỉnh lý tốt dung nhan, cùng lúc đó khí tức của nàng nhanh chóng bành trướng, sau đó lại trở nên yên ắng, đã điều chỉnh tốt trạng thái.

Sau đó, nàng nhanh chóng hỏi: "Làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này?"

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, nói: "Trực tiếp đi ra ngoài là được!"

U Minh.

Uyển thành.

Phủ thành chủ.

Chính điện.

Cửa ra vào xám trắng yên tĩnh đứng sừng sững, xen lẫn khí tức như mai ngăn trở tất cả nhìn trộm. Trước cửa ra vào, từng U Hồn nữ tiên chưa dùng hình còn đang xếp hàng, váy khói cuồn cuộn, trong mắt mực tràn đầy hứng thú.

Thỉnh thoảng, bọn họ còn nghiêng đầu nhìn về phía mấy nữ tiên "Ly Thiến" cách đó không xa, khiêm tốn thỉnh giáo.

"Ly Thiến", "Thải Dung" cùng đám U Hồn nữ tiên đã dùng hình đều rất trầm mặc, trừ khi là giải đáp nghi ngờ cho đồng tộc chưa đi vào bên trong, nếu không đều không nói một lời.

Dần dần, rất nhiều U Hồn nữ tiên đã hỏi hết những vấn đề muốn hỏi, không còn quan tâm "Ly Thiến" cùng đồng tộc, mà là nhìn chằm chằm cửa ra vào xám trắng, lộ ra vẻ lo lắng.

"Một canh giờ đã đến, sao năm vị tỷ muội bên trong còn chưa kết thúc?"

"Nếu cứ như vậy chơi chết tên nhân tộc kia, lại lợi cho hắn quá rồi!"

"Không sai! Tiếp theo, không bằng mười vị tỷ muội cùng đi vào dùng hình, cứ vậy dù không cẩn thận chơi chết tên nhân tộc kia, ít nhất cũng có thể để tất cả tỷ muội có thể tự tay giải mối hận trong lòng một chút!"

"Tốt! Nhưng vẫn nên cố gắng giữ lại một hơi cho tên nhân tộc này, không thể để hắn chết đơn giản như vậy.." Đang nói, trong cửa ra vào xám trắng đột nhiên gió nổi mây cuốn, xuất hiện sự thay đổi dữ dội. Ngay sau đó, hai bóng dáng tràn ngập sinh cơ nhanh chân đi ra từ bên trong Hai bóng dáng này, một huyền bào vác đao, khí tức thu liễm hòa hợp gần như không có; một búi tóc cao váy dài, thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ như hoa như ngọc, cho dù ở trong U Minh ảm đạm, cũng như ưu đàm hoa nở rộ trong khe sâu.

Chính là Bùi Lăng và "Mặc Côi"!

Trong đại điện, tất cả U Hồn nữ tiên lập tức nhìn về phía hai người.

Lít nha lít nhít đôi mắt màu mực như sóng ngầm phun trào, ý u lãnh rét lạnh bừng bừng dâng lên, bông tuyết màu xám đen bồng bềnh rơi vãi, uy áp kinh khủng tản khắp cả điện!

Thấy hai tên nhân tộc kia lại nghênh ngang đi ra từ trong [Vô Sinh giới vực] của thành chủ, toàn bộ đại điện lập tức chìm vào một mảnh ngạc nhiên tĩnh mịch.

Ngay cả những U Hồn nữ tiên đang xếp hàng đều vô thức tỏ ra cực kỳ nghi ngờ.

Tên nhân tộc kia đã bị nhiều tỷ muội dùng hình như vậy, chưa nói đến sao còn có thể đi lại, dường như khí tức còn mạnh hơn trước đó?

Hơn nữa, năm vị tỷ muội "Rừng Tranh" còn chưa đi ra từ bên trong, sao hai tên nhân tộc này...

Nghĩ tới đây, một U Hồn nữ tiên lập tức lạnh lùng quát: "Dừng lại!"

"Các ngươi đi ra như thế nào?"

"Đám Rừng Tranh tỷ muội đâu?"

Nghe vậy, Bùi Lăng dừng bước, áo bào khẽ nhúc nhích, "Mặc Côi" theo sát phía sau cũng dừng lại. Trên mặt Bùi Lăng không có chút rung động nào, hắn liếc nhìn toàn bộ đại điện, váy khói cuồn cuộn, mắt mực như sao, cốt màn yên tĩnh treo trên thềm son, sau rèm một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ khí tức gì.

Vị Kim Tiên U Hồn tộc kia đã rời đi.

Tiên Quan chưởng đạo U Hồn tộc còn lại...

Ừ, tất cả đều từng giao thủ với hắn, không có một ai là đối thủ của hắn!

1090 chữ

Chương 2898: Tranh đấu sinh tử

Nếu hiện tại hắn trực tiếp rời đi, chắc chắn rất dễ dàng.

Nhưng hiện tại đao linh trong Cửu Phách Đạo sau lưng hắn đã rơi vào tay U Hồn tộc, phải đoạt lại đao linh trước đã!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện số lượng quân cờ lại thêm một quân!

Quân cờ trước đó đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có ai vẫn lạc, quân cờ mới lại có thêm một quân...

Hôm qua cũng từng xuất hiện loại tình huống này! Hiện tại hắn có thể cảm ứng được số lượng quân cờ, ngoại trừ chính hắn, đã có hơn mười quân!

Thế nhưng, hiện tại hắn ở trong U Minh, không cách nào cảm giác vị trí cụ thể của quân cờ... Hơn nữa, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức lạnh lùng nói: "Hiện tại năm tên U Hồn nữ tiên kia đang ở trên tay ta."

"Không muốn bọn họ xảy ra chuyện, giao đao linh của ta ra!"

"Năm vị tỷ muội Rừng Tranh đều bị tên nhân tộc này bắt lại?"

Điều này sao có thể? !

Những U Hồn nữ tiên còn đang xếp hàng đều khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã kịp phản ứng, mặc kệ tên nhân tộc này nói thật hay giả, bắt hắn lại là biết!

Nơi này là U Minh Là Uyển thành do các thế hệ U Hồn tộc chưởng quản!

Dù là người sống nào cũng không được làm càn ở chỗ này!

Thế là, một U Hồn nữ tiên buộc búi tóc đuôi ngựa, cắm nghiêng trâm cài tóc phù dung toàn hoa, lập tức quát:

"Ra tay!"

Tiếng nói vừa dứt, tên U Hồn nữ tiên này lập tức vung làn váy dài một cái, lít nha lít nhít phong nhận màu mực hiện ra trong hư không, như sóng to gió lớn gào thét lao nhanh, càn quét về phía Bùi Lăng Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, không có chút ý tránh né nào, cũng không rút đao, chỉ xòe bàn tay dùng ngón tay làm đao, tùy ý chém xuống công kích đập vào mặt mà tới.

Đao khí huyết sắc lập tức mãnh liệt.

Trong hư không như có một dòng sông huyết sắc chảy xuôi trên đất bằng.

Mũi nhọn khó mà tính toán như bầy cá bơi lượn, tranh nhau chen lấn đánh tới phong nhận màu mực!

Trong nháy mắt, tiếng kim thiết va chạm rào rào nối liền không dứt, vang vọng thật lâu trong toàn bộ quảng điện.

Màu mực như bị xóa đi, trong nháy mắt chôn vùi từng khúc trong huyết hà đang dâng trào.

Khí thế đao khí không giảm, gào thét lên tiếp tục chém về phía tên U Hồn nữ tiên buộc búi tóc đuôi ngựa kia.

Tên U Hồn nữ tiên kia thay đổi sắc mặt, thân hình lập tức ẩn vào hư không.

Oanh! !

Một tiếng vang kinh thiên động địa, đao khí trùng điệp chém vào viên gạch trong đại điện.

Những viên gạch trong chính điện phủ thành chủ ô quang nặng nề, không có chút hình dáng trang sức nào, trông như bình thường lại cực kỳ cứng rắn.

Một kích toàn lực của chính tiên bình thường cũng khó có thể để lại chút vết tích nào.

Lúc này lại bị đao khí như huyết hà, cứ thế vạch ra một vết đao nhỏ xíu.

Thấy một kích tiện tay của tên nhân tộc này lại có uy năng như thế, rất nhiều U Hồn nữ tiên trong đại điện đều khẽ giật mình. Thành chủ, "Ly Thiến" tiên quan ti hình, "Thải Dung", cùng nhiều tỷ muội dùng hình với tên nhân tộc này như vậy... Hiện tại tên nhân tộc này cũng đã bị hút đến héo úa suy bại, khí tức yếu ớt mới đúng!

Sao còn có thể tinh thần vô cùng khoan khoái như thế? Thậm chí, hắn thể hiện ra thực lực, hình như còn mạnh hơn trước khi dùng hình?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, lập tức có một tên U Hồn nữ tiên tóc xanh như suối, buộc cao như đuôi ngựa, giọng điệu khẳng định: "Chắc tên nhân tộc này đang hồi quang phản chiếu!"

"Cùng tiến lên!"

"Xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào!"

Nói xong, tên U Hồn nữ tiên này đưa tay vạch một cái, rầm rầm... Tiếng vang như lũ lụt bốc lên, lập tức vang vọng trong hư vô.

Ngàn vạn xiềng xích màu mực bắn mạnh ra từ trong hư không, mang theo âm khí cuồn cuộn khóa cả người Bùi Lăng, âm ảnh giăng khắp nơi bao phủ xuống, cũng bao bọc "Mặc Côi" ở bên trong.

U Hồn nữ tiên khác cũng lấy lại tinh thần, lập tức ra tay theo.

Hàn khí nổi lên bốn phía, tử ý bùng lên, trong điện có tuyết đen cuồn cuộn, vô số công kích như cuồng phong mưa rào, ầm vang rơi xuống!

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, vẫn không tránh không né, quanh người hắn lập tức hiện ra một vầng sáng ửng đỏ.

Vầng sáng kia hội tụ từ trăm tỉ tỉ đao khí mà thành, trùng trùng điệp điệp, che ngợp bầu trời, đao ý cao ngất ngưng tụ trên đó như có thể trảm diệt chúng sinh vạn vật.

Ủng đỏ phun trào như ánh trăng mênh mông vẩy xuống, đón lấy xiềng xích bốn phương tám hướng.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Chỉ một thoáng, trong đại điện bộc phát đại chiến kịch liệt.

Nhìn tình cảnh động tác mau lẹ này, mấy U Hồn nữ tiên "Ly Thiến", "Thải Dung" đã dùng hình với Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng đều bối rối.

Không thể làm lớn chuyện này!

Nếu không, việc bọn họ chịu thiệt lớn trên tay một nhân tộc bị sẽ không dối gạt được!

Nghĩ tới đây, mắt mực của "Ly Thiến" chớp lên, lập tức cao giọng quát: "Tất cả lui ra!"

"Một mình ta đối phó tên nhân tộc này là được!"

Còn chưa dứt lời, nàng đã hóa thành một đạo huyền quang chui vào chiến trường. Nàng không hề do dự, váy khói bồng bềnh, bàn tay tái nhợt sáng long lanh nhô ra, trực tiếp đánh một chưởng về phía Bùi Lăng!

1098 chữ

Chương 2899: Tranh đấu sinh tử (2)

Một chưởng này chưa rơi xuống đã dấy lên vô số loạn lưu trong hư không, xen lẫn tiếng rít tan nát cõi lòng như có ngàn vạn tiếng quỷ khóc chất chứa trong đó, vô số yêu ma lúc ẩn lúc hiện, như muốn hoàn toàn nuốt hết Bùi Lăng!

Nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế một chưởng này lại chỉ nhắm vào đao khí xung quanh Bùi Lăng, đánh nát tất cả đao khí thành cặn bã, cũng không thể làm Bùi Lăng bị thương chút nào!

Thấy "Ly Thiến" tiên quan ti hình tự mình ra tay, thân thể vừa vặn che trước mặt tên nhân tộc kia, vì đề phòng ngộ thương "Ly Thiến" tiên quan, những U Hồn nữ tiên vừa ra tay vội vàng chuyển công kích của mình lệch đi, đánh về phía nơi khác.

Rầm rầm ầm ầm...

Quỷ trảo, phong nhận, âm thủy, xiềng xích... Đủ loại công kích ngổn ngang lộn xộn rơi vào viên gạch, tường điện, đại trụ trong đại điện, quảng điện bối rối sừng sững bất động, một cơn bụi mù như sương mù tản khắp, lại khôi phục như thường.

Cùng lúc đó, "Ly Thiến" trông như khí thế hung hăng, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trước người lập tức xuất hiện một hàng đao khí huyết sắc hội tụ thành tường cao.

Oanh!

Chưởng kình của "Ly Thiến" rắn chắc rơi xuống, chính giữa tường đao phát ra một tiếng vang nặng nề.

Màu sắc tường đao như máu, không nhúc nhích tí nào.

Nhìn một chưởng này như hủy thiên diệt địa, thật ra không dùng cả lực lượng chính tiên phổ thông!

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt ngầm hiểu, tường đao trước mặt hắn lập tức ầm vang vỡ nát.

Ầm! !

Chưởng kình như đao lập tức xuyên qua huyết sắc, gào thét tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng!

Bóng dáng Bùi Lăng lập tức tiêu tán, huyền ảnh lập lòe, lại đã mang theo "Mặc Côi" trực tiếp độn ra bên ngoài đại điện!

Thấy thế, lúc này rất nhiều U Hồn nữ tiên trong đại điện muốn ra tay ngăn cản, lại nghe "Ly Thiến" lập tức lạnh lùng ngăn cản: "Chỉ là hai tên nhân tộc, không cần tốn sức lực lớn như thế.

"Một mình ta xử lý là được!"

"Mỗi người các ngươi quản lí chức vụ của mình, đừng vì loại việc nhỏ này làm loạn trật tự trong thành"

Nói xong, váy "Ly Thiến" bay lên, hóa thành quang ảnh đuổi theo hai tên nhân tộc kia.

Thấy "Ly Thiến" tiên quan chỉ đánh ra một chiêu đã chiếm ưu thế, rất nhiều U Hồn nữ tiên trong đại điện cũng không nghi ngờ điều gì... Đúng vậy, chỉ là hai tên nhân tộc mà thôi.

"Ly Thiến" tiên quan tự mình ra tay, tất nhiên dễ như trở bàn tay.

Thế là, những U Hồn nữ tiên này lập tức không có ý nghĩ tiếp tục đuổi giết, ở lại bên trong đại điện, nhìn "Ly Thiến" tiên quan đuổi theo hai tên nhân tộc kia.

"Ly Thiến" vừa đi, "Thải Dung" nhanh chóng nói: "Ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước"

Nói xong, nàng cũng nhanh chóng chạy trốn khỏi đại điện.

Ngay sau đó, những U Hồn nữ tiên từng dùng hình với Bùi Lăng trước đó, từng người mở miệng: "Chỗ ta cũng có một chút việc, cần lập tức xử lý.."

"Ta cũng vậy!"

"Ta đột nhiên có cảm ngộ rõ ràng, nhất định phải lập tức tu luyện...

Chẳng mấy chốc, một bộ phận U Hồn nữ tiên tan tác như chim muông, trong đại điện chỉ còn lại những U Hồn nữ tiên vừa xếp hàng.

Bọn họ nhìn qua đồng tộc lần lượt rời đi cũng không coi ra gì, còn đang dặn dò lẫn nhau: "Đừng chen ngang, xếp hàng một lần nữa"

"Ly Thiến tiên quan tự mình ra tay, chắc chắn không bao lâu có thể bắt hai tên nhân tộc kia trở lại"

"Lần này hai tên nhân tộc kia bị bắt lại, nhất định phải dùng hình gấp bội cho bọn họ!"

"Năm vị tỷ muội Rừng Tranh kia thật sự quá không cẩn thận!"

"Tiếp theo, mười người chúng ta cùng đi dùng hình cho tên nhân tộc kia...

Phủ thành chủ.

Bên ngoài đại điện.

Dưới hiên trống rỗng vốn thị vệ đứng đầy, lại đã tiến vào đại điện đi dùng hình cho tên nhân tộc mới bắt được.

Lúc này, cửa lớn đóng chặt, cành lá đen nhánh trùng điệp đông đúc, tím đỏ như máu nở rộ đầu cành, trông diễm lệ mà quỷ dị.

Đột nhiên, cửa điện ầm vang mở rộng, hai bóng dáng chớp mắt bắn ra.

Chính là Bùi Lăng và "Mặc Côi"!

"Mặc Côi" nhanh chóng truyền âm nói: "Ngươi đã biết vị trí của Không Mông?"

"Trước đó ta bị U Minh quỷ vật điều khiển, hiện tại đã mất đi phương hướng trong U Minh"

"Tiếp theo muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ hơi khó khăn"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng rất bình tĩnh truyền âm trả lời: "Không Mông tiền bối không ở trong tòa thành này, phải đến một tòa thành trì khác của U Minh mới có thể tìm được nàng"

"Mất phương hướng không sao cả!"

"Hiện tại, ta đã có thủ đoạn, có thể rời khỏi U Minh bất cứ lúc nào"

"Hiện tại phải đi tìm đạo linh của ta về trước.."

Bùi Lăng vừa nói vừa nhanh chóng chạy tới một phương hướng nhà cửa trùng điệp.

Cửu Phách Đao là đao bản mệnh của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị trí cụ thể của đạo linh!

Mặc dù số lượng U Hồn nữ tiên trong đại điện vừa rồi rất nhiều, nhưng những Tiên Quan mạnh nhất sẽ không động ra tay với hắn.

Về phần những U Hồn nữ tiên còn chưa bị hắn... Còn chưa dùng hình với hắn, cũng đỡ không nổi hắn! Đương nhiên, nếu không phải "Ly Thiến" âm thầm ra tay giúp đỡ, hắn muốn thoát ra từ trong chính điện phủ thành chủ, cũng không thể thuận lợi giống bây giờ...

Lúc đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền vào trong tai Bùi Lăng: "Phương hướng này là đi hậu viện phủ thành chủ!"

"Cửa ra vào Uyển thành ở vị trí ngược lại"

1108 chữ

Chương 2900: Tranh đấu sinh tử (3)

"Ngươi để lại năm vị đồng tộc Rừng Tranh, sau đó lập tức rời khỏi Uyển thành, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra!"

Nghe được giọng nói này, Bùi Lăng lập tức biết là "Ly Thiến", chính là vị Tiên Quan ti hình nghĩ ra cực hình tuyệt diệu kia!

Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm trả lời: "Ta sẽ không tổn thương năm vị nữ tiên kia"

"Nhưng ta muốn tìm đạo linh của ta trước tiên"

Giọng "Ly Thiến" lập tức trở nên lo lắng: "Đó là chuyện không thể nào!"

"Đạo linh của ngươi là con cháu do tổ thụ tộc ta sinh ra.

"Tuyệt đối không thể trở thành đao linh của một nhân tộc!"

"Thành chủ tuyệt đối không đồng ý!"

"Bây giờ ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không một khi bị thành chủ phát hiện, ta muốn thả ngươi đi cũng không thể làm được!"

Bùi Lăng bình tĩnh nghe, thành chủ trong miệng đối phương chắc chắn là vị Kim Tiên U Hồn tộc kia.

Thế nhưng, lần này hắn có thể nhẹ nhàng thoát thân từ thủ đoạn của vị Kim Tiên kia như vậy, còn không phải vị Kim Tiên kia cố ý nương tay? Hơn nữa, nếu không phải vị Kim Tiên kia không quan tâm hắn... Sao hắn có thể lần lượt thành công? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tà ác cười một tiếng, chợt truyền âm nói: "Nếu ta lại rơi vào tay Phiên Na thành chủ, Ly Thiến tiên quan chỉ cần lại nghĩ một môn cực hình không tệ là được!"

Lại nghĩ một môn cực hình không tệ? !

"Ly Thiến" tiên quan theo ở phía sau lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, tiếng nói kiên định:

"Ta là Tiên Quan ti hình một tộc U Hồn, tinh thông đủ loại hình phạt"

"Lần này, chỉ là nhất thời thất thủ"

"Nếu ngươi lại rơi vào trong tay ta, chắc chắn sẽ cảm nhận được sống không bằng chết chân chính!""Hơn nữa, bất kỳ cực hình gì, chắc chắn thành chủ là người đầu tiên ra tay.."

Đang nói, lầu các trùng điệp tách ra, trước mắt rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh hồ nước to lớn màu đỏ ngòm.

Chính giữa hồ nước có cự mộc đen nhánh cao ngất mà lên, đầu cành từng đống, treo từng trái cây như đầu thiếu nữ nhân tộc.

Tất cả trái cây đều óng ánh trơn bóng, mặt mày uyển chuyển, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài che như quạt lông, khóe miệng hơi cong lên, như đang đắm chìm trong một trận mộng cảnh ngọt ngào, chậm chạp không muốn tỉnh lại.

Cự mộc kia lạnh lẽo thâm thúy, khí tức quỷ quyệt.

Ven hồ, hai tên U Hồn nữ tiên đứng xuôi tay như đang thủ vệ.

Vèo!

Tiếng tay áo xé gió lên, Bùi Lăng mang theo "Mặc Côi" giáng xuống từ trên trời, hạ xuống ven hồ.

Thấy có người sống xâm nhập nơi đây, hai tên trông coi lập tức cảnh giác.

Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, mấy chục bóng dáng theo sát phía sau, giữa khói váy mịt mờ, "Ly Thiến", "Thải Dung" và đám U Hồn nữ tiên đã hạ xuống theo.

Nhìn tình cảnh trước mặt, "Ly Thiến" nhíu mày, sao đám người "Thải Dung" cũng đi theo?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Ly Thiến" không kịp nghĩ nhiều, lập tức giận dữ quát: "Nhân tộc lớn mật!"

"Lại dám xông vào cấm địa U Hồn tộc ta, quả thực tội đáng chết van lần!"

"Hiện tại, ta sẽ bắt giữ hai người các ngươi, dùng cực hình đau khổ nhất, vĩnh thế tra tấn các ngươi!"

Nói xong, "Ly Thiến" muốn trực tiếp ra tay.

Ngay lúc này, trong hồ nước đột nhiên truyền ra một giọng nói lạnh băng: "Tất cả lui ra!"

"Tên nhân tộc này hung hăng ngang ngược vô lễ, bản tọa muốn đích thân ra tay!"

Là giọng thành chủ!

"Ly Thiến", "Thải Dung" và mấy U Hồn nữ tiên thay đổi sắc mặt, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của thành chủ, không ai dám can đảm chất vấn.

Không do dự quá nhiều, bọn họ lập tức khom mình hành lễ: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, "Ly Thiến" và đám U Hồn nữ tiên nhao nhao lui ra, ven hồ tràn ngập huyết sắc chỉ còn lại Bùi Lăng, "Mặc Côi" cùng hai tên trông coi kia.

Trong hồ nước, giọng nói u lãnh kia lại vang lên: "Nơi đây không cần thủ vệ, các ngươi cũng lui ra!"

Hai tên trông coi không dám làm trái ý thành chủ, cũng khom mình hành lễ nói: "Vâng!"

Không bao lâu sau, bọn họ đã cáo lui đi xa, biến mất ở ven hồ.

Ngay sau đó, tiếng nói u lãnh nhàn nhạt phân phó: "Tiến đến!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không trì hoãn chút nào, lập tức dẫn theo "Mặc Côi" bước ra một bước, bước vào trong hồ. Huyết sắc ửng đỏ mãnh liệt trào đến, khí tức u lãnh, băng hàn, sâm nhiên như rắn hủy trong đêm tối, thẩm thấu vào thể xác hai người từng chút một.

Cảnh tượng quanh mình biến ảo, chẳng mấy chốc bọn họ xuất hiện trong một gian tĩnh thất cực kỳ rộng rãi. Căn tĩnh thất này, bốn vách tường trống trơn không có quá nhiều đồ trang trí.

Chỉ có bên trên đặt một cái giường thấp, một U Hồn nữ tử sợi tóc như tuyết, đầu đội tiểu quan trân châu, váy hoa mỹ ngồi ngay ngắn trên đó.

Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, khí chất uy nghiêm lạnh lẽo.

Trong hư không quanh nàng có từng bóng dáng U Hồn nữ tiên, như bị dây thừng vô hình trói lại cái cổ, treo rủ xuống giữa không trung, những U Hồn nữ tiên này nhắm chặt hai mắt, váy khói như là loại tảo ở đáy nước, chậm rãi phiêu đãng, khí tức bình thản đều đang ngủ say.

Lúc này, quanh người mỗi một tên U Hồn nữ tiên đều quanh quẩn một luồng hơi khói màu mực, hơi khói kia màu sắc đen nhánh, quấn quanh móc nối như linh xà, lần theo phương thức quái đản kỳ diệu, quay xung quanh bọn họ như che chở.

Hơi khói màu mực khí tức thâm thúy u ám, dường như có cùng nguồn gốc với gốc cự mộc đen nhánh phía trên hồ nước.

1112 chữ

Chương 2901: Tranh đấu sinh tử (4)

Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía thành chủ Uyển thành "Phiên Na".

Đạo linh đang ở chỗ thành chủ!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhẹ nhàng hành lễ nói: "Hậu bối Bùi Lăng, gặp qua thành chủ Uyển thành Phiên Na tiền bối!"

Trên mặt "Phiên Na" không có chút rung động nào, nhìn Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói: "Giải trừ pháp tắc ngủ say trên người những chính tiên tộc ta, bản tọa có thể thả ngươi an toàn rời khỏi Uyển thành "Thậm chí rời khỏi U Minh!"

Giải trừ pháp tắc ngủ say?

Vị Kim Tiên U Hồn tộc này không giải được "Ngủ" mà hệ thống dùng với mấy U Hồn nữ tiên này?

Không!

Không phải vì hệ thống Mà là lúc ấy hệ thống dùng lực lượng Địa Tiên!

Nhưng bây giờ ý chí Đọa Tiên đã rời khỏi hóa thân của hắn.

Mặc dù sử dụng pháp tắc của hắn, nhưng hiện tại hắn muốn phá giải pháp tắc trên người những U Hồn nữ tiên này... Chỉ sợ cũng hơi khó khăn!

Lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng lập tức lộ vẻ khó xử mở miệng: "Tiền bối, cực hình U Hồn tộc thật sự quá đáng sợ...

"Vãn bối vốn tu vi thấp, vừa rồi lại bị thủ hạ của tiền bối hút quá nhiều dương khí...

Trong lòng hắn thầm nghĩ, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó, bây giờ hắn đã là chủ nhân của vị Kim Tiên U Hồn tộc này.

Nhưng dù sao đối phương cũng là thành chủ Uyển thành, sự tồn tại chấp chưởng một tộc U Hồn, dù cho đòi hỏi đao linh cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi...

Trước tiên hắn phải lấy cớ lực lượng của mình tổn thất quá nhiều, không giải được pháp tắc trên người những U Hồn nữ tiên này.

Sau đó nhân cơ hội để đối phương trả lại đao linh, chỉ có đạt được đao linh bản mệnh, lực lượng của hắn mới có thể khôi phục, mới có thể làm những đồng tộc này của đối phương khôi phục như thường Lấy tình hình trước đó vị Kim Tiên này cố ý bỏ mặc hắn tiếp nhận cực hình U Hồn tộc, chắc hẳn sẽ rất thuận lợi...

Nhưng không đợi Bùi Lăng nói ra lời còn lại, "Phiên Na" lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lúc này nói: "Xem ra ngươi từ chối!"

"Đã vậy.."

"Bản tọa sẽ dùng cực hình tàn khốc đau khổ nhất U Hồn tộc, tra tấn đến khi ngươi đồng ý mới thôi!"

Nói xong, "Phiên Na" dưa tay, một phát chộp tới Bùi Lăng...

U Minh.

Kiếp vẫn như biển, đại dương mênh mông tuỳ tiện bày ra toàn bộ hư vô.

U Đô mười ba thành, Hoàng Tuyền, "Bất Quy" lộ... Toàn bộ U Minh đều bị bao phủ trong kiếp vẫn!

Vô số điện xà lăn lộn trong mây, trào lên gào thét, thôn phệ lẫn nhau hóa thành lôi đình to lớn, âm vang đánh xuống.

U Đô thành.

Đứng đầu U Đô mười ba thành, chỗ ở của U Minh chi chủ, thiên uy huy hoàng chiếu sáng toà thành trì hùng vĩ như từ xưa đến nay đã tồn tại ở trong u ám bối rối.

Giữa lầu các lồng lộng, vô số bóng dáng quỷ mị không kịp giãy giụa, đã hôi phi yên diệt dưới thiên kiếp!

Càng nhiều quỷ vật U Minh trốn vào căn phòng trong lòng đất, ẩn núp không ra, run lẩy bẩy.

Chỗ cao nhất U Đô thành, cung điện cheo leo yên tĩnh đứng sừng sững.

Đỉnh điện đen nhánh đã bị lôi đình bổ ra một nửa, lộ ra một chút tình hình bên trong.

Cành lá màu mực đan xen như trướng màn, khí tức đốt cháy khét chầm chậm tản khắp.

Hoa cỏ hai màu đỏ trắng nở rộ bên cạnh điện, theo mỗi một lần kiếp lôi trầm đục chập chờn, nhao nhao tàn lụi.

Đỏ hồng như máu, tái nhợt như tuyết, đan xen lộn xộn hất lên như mưa như tản.

Trên thềm son cao cao, U Minh chi chủ ngồi ngay ngắn bất động.

Ánh sáng tím xanh lấp lóe phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng chiếu rõ ràng rành mạch trong điện, mười hai xoáy châu rủ xuống lại vững vàng che trước mặt, che khuất dung mạo của hắn.

Thân thể nguy nga như là ngọn núi sừng sững vô số năm tháng, không có chút dao động nào.

Oanh!

Lại là một tiếng vang chấn trời động đất, lôi đình tráng kiện như thiên hà treo ngược, trực tiếp kết nối với quảng điện từ trong hư vô.

Ánh sáng trắng lập lòe rộng lớn, nhét đầy toàn bộ trong điện, gột rửa tất cả âm tà.

Quanh người U Minh chi chủ đột nhiên bộc phát ra khí tức lạnh lẽo bạo ngược vô cùng kinh khủng, như một thanh nhận quang chỉ thẳng vào hư vô, mơ hồ chống lại thiên uy huy hoàng.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang nặng nề liên miên không dứt, vạn lôi rơi xuống, chiếu sáng U Đô mười ba thành, khí tức chí dương chí cương, bá đạo vô song quét ngang vạn dặm U Minh.

Hiệt thành.

Cung điện xây từ di cốt lơ lửng giữa không trung, trông như hải thị thận lâu, nhìn kỹ lại như tổ ong, vọng lâu lầu các, hành lang lương trụ đều hiện ra vô số lỗ thủng tinh mịn, âm u lạnh lẽo tà dị.

Một đoàn ám ảnh to lớn như bùn nhão không có tay chân, cũng không có đầu, lại mọc lít nha lít nhít miệng và lỗ tai.

Lúc này, từng điểm hòa tan, vết bẩn đen nhánh chảy xuôi ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt ăn mòn vết máu đầy đất, khiến dòng máu trong điện càng trướng càng cao, từ đỏ thắm hóa thành xám tro.

Rất nhiều miệng và lỗ tai như tuyết đọng gặp mặt trời, đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Trong những cái miệng và lỗ tai này, lít nha lít nhít kiếm khí, đao khí, tảng băng, hỏa tiễn, dây leo, nguyền rủa, độc chướng... Chồng chất, xen lẫn như lưới, vẫn đóng đinh nó ở trên mặt đất, không có cách nào trốn thoát. Đủ loại thủ đoạn chiếu rọi lẫn nhau như một đoàn mây khói ngũ sắc, lại như lao tù bao phủ toàn bộ bản thể "Ứng Thanh Quyệt".

1089 chữ

Chương 2902: Tranh đấu sinh tử (5)

Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, "Ứng Thanh Quyệt" đã sắp chết, bản thể của hắn ta rất chậm rãi ngọ nguậy, dường như còn muốn tiếp tục giãy giụa.

Nhưng đáp lại hắn ta, chỉ có vết bẩn chảy xuôi đến càng lúc càng nhanh.

Tiếng vang ào ạt bao phủ cả quảng điện.

Nhìn đoàn ám ảnh khổng lồ này nhanh chóng trôi qua, trên núi thây biển máu giữa đại điện vẫn còn ba tên nhân tộc có thể đứng đấy, không có bị thương, không có đau khổ, lại đều nặng nề thở ra một hơi. Dường như đang thở ra toàn bộ sự lo lắng liên quan đến việc trả lời truyền âm đã bao phủ trên đỉnh đầu nhân tộc trong vô số năm tháng đến nay!

Trước mặt kim giáp từng đống, thể xác ngổn ngang lộn xộn, có cái sớm đã lạnh băng, có cái thịt nát xương tan, có cái vẫn còn hơi ấm, chân hỏa bao trùm cả người đều đã dập tắt.

Máu tươi thuộc về nhân tộc đã sớm thẩm thấu mắt cá chân.

Từng đôi mắt nhân tộc mở ra trong dòng máu đục ngầu, trên kiếm gãy kích gãy vẫn còn sự sắc nhọn, chiếu rọi con ngươi chủ nhân như cũng cảm nhận được chiến quả lần này.

Ba tên nhân tộc còn sót lại cùng nhau vung tay, giúp rất nhiều đồng tộc khép hai mắt lại.

Hiện tại bọn họ cũng thương tích đầy mình.

Mỗi một tổn thương có thể thấy được xương cốt, thậm chí mở thân phá bụng, máu đen thuận theo chảy xuôi xuống cả người, trông cực kỳ thảm liệt.

Chỉ có điều, khí tức của ba người lại liên tục tăng lên, lộ ra vẻ cực kỳ khủng bố, lại đã đạt đến cấp độ Tiên Quan chưởng đạo.

Hơn nữa, không phải Tiên Quan chưởng đạo bình thường!

Lúc này, một tên nhân tộc trong đó nhìn quanh, trầm giọng nói: "Ba người sống sót chúng ta có ba lần cơ hội.

"Ai thử trước?"

Nghe vậy, tên nhân tộc đứng bên trái hắn ta đi về phía trước một bước, lại không nói lời nào.

Thấy thế, người mở miệng cùng tên nhân tộc phía bên phải lập tức ngầm hiểu, hai người song song lui đến sau lưng tên nhân tộc bước ra khỏi hàng kia, khí tức bốc lên, vận sức chờ phát động, Lại đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào!

Sắc mặt tên nhân tộc ra khỏi hàng kia cũng vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt hắn ta sáng rực, nhìn "Ứng Thanh Quyệt" cách đó không xa, chậm chạp không ra tay.

Đột nhiên, một giọng nói rất quen thuộc truyền vào trong tai tên nhân tộc này: "Ba người sống sót chúng ta có ba lần cơ hội.

"Ai thử trước?"

Đây là lời "Lộc" vừa nói!

Cũng là giọng của "Lộc"

Chỉ có điều, hiện tại người lặp lại câu nói này rõ ràng không phải "Lộc", mà là "Ứng Thanh Quyệt" trước mặt! Nhân tộc ra khỏi hàng không do dự chút nào, lập tức tiếng nói âm vang: "Đương nhiên là ta!"

Tiếng nói vừa dứt, hai tên nhân tộc đứng phía sau hắn ta lập tức vô cùng cảnh giác, khí tức tăng vọt trở nên cực kỳ khủng bố, dường như chuẩn bị lấy ra một kích cuối cùng diệt sát vị đồng bạn nhiều lần kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử trước mặt bất cứ lúc nào!

Sau khi nhân tộc ra khỏi hàng nói xong câu kia, lập tức không có động tĩnh.

"Ứng Thanh Quyệt" đang chậm rãi giãy giụa cũng lập tức dừng lại.

Một trận tranh đạo vô cùng hung hiểm lặng yên không tiếng động triển khai...

Hiệt thành.

Quảng điện như biển, hồ nước to lớn thuần trắng dựng đứng trong đó, không một gợn sóng như vải vóc thuần trắng.

Sương mù trắng bệch chia năm xẻ bảy, vô cùng mỏng manh.

Thể xác loại chuột đã sớm bị cắt chém thành mảnh nhỏ, lúc này lít nha lít nhít mắt dọc gần như đều chôn vùi, ngàn vạn công kích đóng đinh bản thể "Khốc Quyệt" vào từng vị trí trong quảng điện.

Thi thể nhân tộc như hoa màu bị cắt đổ, xếp như núi, phủ kín trong điện.

Huyết nhục tan rã như sữa đặc hòa tan, mềm mại chảy xuôi.

Mùi huyết tinh xông lên trời không.

Trong từng đống thi hài, khí tức bốn tên nhân tộc vẫn còn tồn tại.

Hai tên nhân tộc trong đó, áo bào thẩm thấu vết máu, kim giáp không có chút ánh sáng, đều là dính đầy máu đen, vẫn có thể cầm kiếm mà đứng; một nhân tộc, trên dưới cả người gần như không có chỗ hoàn hảo như phải chịu đựng một trận hình phạt lăng trì, xương cốt trắng hếu lộ ra từng cây, trong tay cầm một cây đoản trượng làm bằng gỗ, nằm tựa vào bên cạnh mấy cỗ thi thể ngã lăn đan xen, giữa ngón tay máu tươi ào ạt, không ngừng tuôn ra; một tên nhân tộc sau cùng nắm lấy một nửa trường thương, nửa quỳ dưới đất, đã không cách nào đứng lên.

Lúc này bốn người đều đã nỏ mạnh hết đà, nhưng khí tức lại vô cùng kinh khủng, đều đã là phía trên Tiên Quan chưởng đạo.

Ý chí nghiêm nghị như lưỡi đao vô hình, dường như chỉ nhìn một cái từ xa xa đã phải chịu đựng thiên đao vạn quả.

Thấy "Khốc Quyệt" đã không có bất kỳ sức phản kháng gì, nhân tộc nửa quỳ dưới đất trầm giọng nói: "Bốn người, bốn cơ hội."

"Ai tới trước?"

Một trong hai tên nhân tộc đang đứng, người bên trái trầm giọng nói: "Là ba cơ hội."

"Khốc Quyệt liên quan đến kiếp nạn của con cháu mới sinh tộc ta, phải chết!"

"Nếu thất bại ba lần, một lần cuối cùng không cần thử, trực tiếp giết!"

Ba người còn lại nghe vậy đều lập tức gật đầu.

Tên nhân tộc nằm tựa vào thi thể đồng bào thở phào, nói: "Hiện tại tổn thương của ta là nặng nhất Ba tên nhân tộc khác nhẹ gật đầu, sau đó khí cơ biến ảo, lập tức khóa chặt đồng bạn trước mặt.

1074 chữ

Chương 2903: Tranh đấu sinh tử (6)

Thấy ba vị đồng bạn đã chuẩn bị kỹ càng, nhân tộc đang nằm không do dự, ánh mắt đảo qua thi cốt cả điện, một hàng thanh lệ lập tức chảy qua vết máu trên mặt, cuồn cuộn rơi xuống...

Hiệt thành.

Cự mộc không có trụ cột hiện ra trong hư vô.

Cành cây mọc lan tràn liểng xiểng, khuôn mặt tươi cười quái đản to lớn đã sớm không còn sót lại chút gì.

Còn sót lại vài đoạn cành cây, lẻ loi trơ trọi lơ lửng trong hư không.

Mỗi một đoạn cành cây đều cắm lít nha lít nhít lưỡi đao, mũi tên, lại có vô số thủ đoạn nguyền rủa giam cầm nó.

Phía dưới cự mộc, mặt đất vốn đen nhánh cùng di cốt trắng đục đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có huyết hải cuồn cuộn.

Vô số thi thể nhân tộc bồng bềnh, từng đôi mắt mở to, vẫn lạnh lùng nhìn qua "Tiếu Quyệt" đang thoi thóp.

Dòng máu rung chuyển, hai bóng dáng nhân tộc cầm kích mà đứng.

Trên dưới cả người bọn họ vết thương trùng điệp, khí tức lại như mũi nhọn rèn luyện tới cực điểm, rét lạnh đáng sợ.

Nhìn qua "Tiếu Quyệt" đã sắp chết, một tên nhân tộc trong đó hỏi: "Ngươi trước hay ta trước?"

"Khụ khụ khụ.." Một tên nhân tộc khác vừa muốn mở miệng, lại há mồm phun ra bọt máu liên tiếp, hắn ta hứ một ngụm, lúc này mới lạnh lùng nói: "Ta đến!"

"Nếu ta thất bại, ngươi trực tiếp giết, không cần thử lại!"

sau, tộc ta vui vẻ, chính là vui vẻ!"

"Từ nay về "Con cháu tử tôn muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười... Vĩnh thế không còn vì khóc, cười, đáp lời mà gặp nan! !!"

Người nói chuyện trước nhẹ gật đầu, chợt khí tức bộc phát, khóa chặt đồng bạn bên cạnh.

Tên nhân tộc kia không do dự, khóe miệng lập tức cong lên, ngửa đầu nhìn qua cành cây còn sót lại trong hư vô, phát ra một trận cười to vô cùng thoải mái cũng vô cùng đắc ý: "Ha ha ha ha ha ha ha...

Hiệt thành.

Thần điện nguy nga sớm đã thủng trăm ngàn lỗ.

Đài cao đổ sụp, điện thờ đổ ngược, ám ảnh loại dê to lớn sắp bị xé thành ngàn vạn, lít nha lít nhít lưỡi dài đã bị chặt thành miếng thịt, như thảm nỉ bày ra đầy đất.

Vô số thi thể nhân tộc và chân cụt tay đứt đan xen với từng miếng thịt.

Giữa hài cốt "Thuyết Mộng Quyệt", chỉ có khí tức một nhân tộc vẫn còn tồn tại.

Hắn ta quỳ hai đầu gối xuống đất, không cách nào đứng lên, trên dưới cả người hiện ra lít nha lít nhít mặt người có to có nhỏ...

Khí tức âm hàn ầm vang bốc lên, nhanh chóng ăn mòn nhục thân thần hồn của hắn ta.

Tên nhân tộc này khí tức cực mạnh như lưỡi đao hoành không, như muốn chém giết tất cả âm tà.

Nhưng lặp đi lặp lại bộc phát, lại không cách nào ngăn cản nguyền rủa trên người lan tràn.

Thấy mình sắp bị nguyền rủa nuốt hết, hắn ta không do dự nữa, tiên lực phồng lên, ầm vang bộc phát.

Oanh! !!

Một tiếng vang thật lớn, huyết vũ vẩy xuống đầy trời, tụ hợp vào huyết nhục cả điện, hòa làm một thể cùng rất nhiều nhân tộc, dòng máu đung đưa, mùi tanh ngút trời, chiến ý thảm liệt ngưng đọng như thực chất, thật lâu không thể tán đi.

Tạch tạch tạch...

Trong giây lát, một tràng tiếng vang kịch liệt truyền ra, bụi mù nổi lên bốn phía, huyết nhục bắn tung toé.

Thần điện tàn tạ ầm vang sụp đổ!

Hiệt thành.

Sào huyệt to lớn như cô phong thẳng tắp.

Sâu trong hang động vốn ám ảnh khổng lồ, đã bị xé nát thành ngàn vạn mảnh tàn ảnh, lít nha lít nhít tay chân, răng nhọn, mắt dọc đều bị từng đạo mũi tên, kiếm khí, đao ý, nguyền rủa, gai độc... Đính chặt vào từng vị trí. Vốn có rất nhiều cánh tay cùng nhau mở rộng như hoa hủy, liểng xiểng.

Huyễn ảnh có to có nhỏ lơ lửng giữa không trung như bọt biển màu sắc ảm đạm.

Theo một đạo lại một đạo trận pháp công phạt bộc phát, bản thể "Phệ Tâm Quyệt" nhanh chóng nhạt lại.

Tay chân, răng nhọn, mắt dọc nhanh chóng biến mất, khí tức của hắn ta như ngọn nến trước gió, rung động mãnh liệt.

Bọt biển ảm đạm trong hư không như chịu một kích nặng nề, ầm vang vỡ nát! Những đoạn ngắn ký ức này tán loạn, toàn bộ sào huyệt một mảnh kỳ quái.

Trong giây lát, năm tên nhân tộc rơi xuống mặt đất, hiện ra thân hình.

Nhân tộc khác đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đều chôn vùi cùng một đoạn ký ức, không để lại chút dấu vết nào như xưa nay chưa từng tồn tại ở thế gian.

Trong năm tên nhân tộc còn sống, người ở giữa kim giáp trong vắt, chân hỏa hừng hực, dấu vết ngổn ngang lộn xộn trải rộng giáp trụ, vô số di cốt, vết máu, óc, hắt vẫy cả người hắn ta, mùi máu tanh xông lên trời không, cánh tay cầm binh khí của hắn ta đã run lên nhè nhẹ vì mỏi mệt cực độ, hai mắt vẫn sáng rực như đuốc, lúc nhìn quanh ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía như lưỡi đao moi tim. Khí tức sát phạt vô cùng khốc liệt quanh quẩn quanh người, không vung đi được như thực chất. Phía dưới kim giáp, mơ hồ thấy khuôn mặt hắn ta vô cùng già yếu, mái tóc bạc trắng, đó là vị thủ lĩnh trước đó thi triển thủ đoạn, lấy già yếu vạn năm làm cái giá phải trả, đánh thức chân hỏa trên người rất nhiều nhân tộc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ở cách thủ lĩnh không xa, Tôn ngồi trên mặt đất thở dốc từng ngụm, lúc này hắn ta cũng mình đầy thương tích, nhiều chỗ lộ ra xương trắng, sâm nhiên đáng sợ.

1086 chữ

Chương 2904: Nhân Vương triệu kiến

Ngay bên cạnh hắn ta là một nhân tộc cũng vết thương chồng chất, tên nhân tộc này tóc dài rối tung, vẻ mặt lạnh lùng lại là một nữ tử, mặc dù lúc này còn có thể giữ nguyên thế đứng, cũng chỉ dựa vào binh khí để đứng, máu tươi vẫn thuận theo khe hở giáp trụ chảy xuôi ra.

Cách đó không xa, một nhân tộc sắc mặt trắng bệch, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trên dưới cả người kiếm ý lạnh thấu xương, hắn ta như một thanh danh kiếm ngàn rèn trăm luyện, phong mang tất lộ, sợi tóc cũng đứt, dáng người vẫn thẳng tắp, trong thất khiếu lại có máu tươi ào ạt chảy ra, nhanh chóng tràn qua cái cổ. Khí tức hắn ta yếu ớt gần như đoạn tuyệt, kiếm bản mệnh rơi xuống đầu gối, ngày xưa ngàn vạn ánh sáng, lợi kiếm lao nhanh vạn dặm, lúc này ảm đạm không ánh sáng như đồ sứ bị cháy hỏng, hiện đầy vết nứt tinh mịn. Chính là "Cô Miểu"!

Lúc này "Không Mông" váy gấm đã thẩm thấu vết máu, tóc xanh như mây đang đứng sau lưng "Cô Miểu", bàn tay tinh tế đặt vào sau lưng "Cô Miểu", tiên lực phun trào không ngừng rót vào trong cơ thể "Cô Miểu" để chữa thương.

Chỉ có điều, thương thế của "Cô Miểu" cực kỳ nặng nề, dù "Không Mông" thôi động tiên lực như thế nào, đều không thể ngăn cản sinh cơ khô bại.

Lúc đầu máu tươi tí tách, trong chớp mắt rì rào như dòng suối, sinh cơ cuồn cuộn nhanh chóng trôi qua.

"Hụ khụ khụ khụ khục...

"Cô Miểu" đột nhiên phát ra một trận ho khan kịch liệt, trong miệng trào ra máu tươi cuồn cuộn, trong chớp mắt nhuộm đỏ vạt áo trước kim giáp, quanh người hắn ta tử ý tràn ngập như dâng lên một lớp khói bụi màu đen.

"Không Mông" nhíu chặt mày ngài, thương tích của "Cô Miểu" quá nặng Cho dù lấy tu vi kinh khủng hiện tại của nàng, cũng không cứu được đối phương!

Luận công ban thưởng...

Không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng công lao của nàng chỉ có vậy, nhưng sau khi tụng niệm tên vương, thực lực tu vi tăng lên lại là người khoa trương nhất trong tất cả Đại Thừa lần này, ngược lại thực lực của "Cô Miểu" tăng lên không nhiều, trong trận đại chiến này hắn ta đã dùng tất cả thủ đoạn, dựa vào ý chí và Kiếm Tâm cứng như bàn thạch mới miễn cưỡng chống đỡ cho tới bây giờ.

Lúc này, thủ lĩnh liếc nhìn xung quanh phía, ánh mắt rơi vào trên người "Cô Miểu" và "Không Mông", khẽ lắc đầu, vô cùng thẳng thừng nói: "Không có ích gì"

"Đường sống duy nhất của ngươi là đạt được mệnh cách của Phệ Tâm Quyệt.

"Chúng ta có năm người"

"Có tất cả năm cơ hội "Ngươi chống đỡ không được bao lâu, có thể là người thứ nhất bắt đầu"

"Hụ khụ khụ khụ khục... Khụ khụ khụ.."

"Cô Miểu" vừa mở miệng, lập tức ho khan một trận kịch liệt, mới khàn giọng hỏi: "Ta nên làm như thế nào?"

Cách đó không xa, Tôn khàn giọng nói: "Nhớ lại chuyện từng làm ngươi đau khổ nhất."

"Sau đó, quay đầu.."

"Thắng, ngươi vẫn là ngươi, hơn nữa đây cũng là một cọc tạo hóa lớn lao"

"Thua, ngươi không phải ngươi.."

Hắn ta cầm lấy binh khí để ở bên người chậm rãi lau, "Chúng ta cũng không nương tay"Nghe vậy, "Cô Miểu" nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Được... Khụ khụ khụ...

"Không Mông, dừng tay"

"Không Mông" nhíu chặt mày ngài nhưng cũng không nói thêm gì, chậm rãi buông cánh tay xuống, lui về sau.

Thấy thế, thủ lĩnh, Tôn và tên nữ tử nhân tộc kia lập tức khí tức bộc phát, vẫn khóa chặt "Cô Miểu".

Không có tiên lực của "Không Mông" áp chế, thương thế của "Cô Miểu" lập tức chuyển biến xấu.

Hắn ta không hề do dự, lập tức nhớ lại chuyện đau khổ nhất trong đời này...

Ngay sau đó, "Cô Miểu" cảm thấy một cánh tay mảnh khảnh lạnh băng đặt lên vai hắn ta.

"Cô Miểu" lập tức quay đầu, cảnh tượng quanh mình chớp mắt biến hóa.

Hắn ta thấy mình đứng trong một gian tĩnh thất như đã từng quen biết, tĩnh thất rộng rãi cao lớn, bốn vách tường và nóc nhà đều hiện ra đường vân sáng ngời vạn luyện tinh thiết đặc biệt.

Trên đó còn điêu khắc lít nha lít nhít vẫn triện phòng ngự, trông vững như thành đồng.

Nhưng cả gian tĩnh thất lại tràn ngập vết kiếm nhỏ bé như mô kiến đi qua, như xuân tằm từng bước xâm chiếm lá, mỗi một dấu vết đều rất nhạt, cũng rất yếu ớt.

Trông như chỉ là lơ đãng nhưng tụ lại như sóng to gió lớn, cuồn cuộn mênh mông, có khí thế hủy thiên diệt địa! Cho dù cách tháng năm cực kỳ dài đằng đẵng, trong lòng "Cô Miểu" vẫn đau xót, gần như không dám cũng không đành lòng đưa mắt nhìn sang phía trên tĩnh thất.

Hắn ta đã từng vô cùng quen thuộc với căn tĩnh thất này, trong năm tháng lâu dài đã cố gắng phủ bụi... Đây là tĩnh thất của sư tôn!

Những vết kiếm trong phòng là kiếm ý chiêu bài của sư tôn!

Sư tôn đã từng là thiên kiêu một đời của Hàn Ảm Kiếm tông, từng có thời đại vô cùng huy hoàng rực rỡ.

Lúc "Cô Miểu" còn nhỏ đã bái nhập Hàn Ảm Kiếm tông, bởi vì tư chất mà được sư tôn nhìn trúng, nhưng thời thiếu niên tính cách hắn ta không ổn trọng như bây giờ, mà là ngả ngớn bộp chộp.

Ỷ vào thiên phú xuất sắc, "Cô Miểu" căn bản không có tâm trạng nghiên cứu kiếm đạo thâm ảo tối nghĩa, đối với việc lặp đi lặp lại luyện tập kiếm pháp căn bản, càng là khịt mũi coi thường.

Khi đó động lực duy nhất để hắn ta học kiếm, lại là nhìn trúng chiêu thức kiếm tu phóng khoáng, dáng người đĩnh đạc, có thể dùng để làm đám sư muội vui lòng...

1107 chữ

Chương 2905: Nhân Vương triệu kiến (2)

Vì không lãng phí một khối ngọc thô, vì để hắn ta ổn định lại tâm thần luyện kiếm, vì để hắn ta không đến mức bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành mấu chốt nhất, sư tôn đã dốc hết lòng lo lắng cho hắn ta, thậm chí cuối cùng không nhận đệ tử thứ hai.

Lúc đó "Cô Miểu" biết sư tôn dụng tâm với hắn ta nhưng cũng lơ đễnh.

Tình cảm sư đồ trong chính đạo đều rất thâm hậu như phụ tử thân thiết nhất, sư tôn mong muốn hắn ta tốt hơn, cũng không phải đặc biệt hiếm thấy.

Huống chi sự tôn cường đại như vậy, có thọ nguyên cực kỳ dài lâu, vậy hắn ta tiêu xài một chút tuổi tác, dường như cũng không có gì đáng trách.

Chờ hắn ta chơi chán, phóng khoáng xong rồi, lại dùng tâm học kiếm, kế thừa y bát sư tôn cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Lại không ngờ, sư tôn đột nhiên vẫn lạc lúc xung kích Hợp Đạo kỳ!

Trong ấn tượng, sư tôn xuất sắc và cường đại như thế, giống một gốc đại thụ cành lá rậm rạp, che gió che mưa cho hắn ta, dạy hắn ta tu chân làm người... Trong tiềm thức "Cô Miểu" khi còn trẻ, dường như sư tôn luôn ở bên cạnh hắn ta, đứng phía sau hắn ta.

Cho tới bây giờ hắn ta không ngờ, Hợp Đạo kỳ cản trở vô số thiên kiêu cũng sẽ ngăn lại sư tôn.

Trong vô thức, "Cô Miểu" đã lệ rơi đầy mặt.

Cuối cùng hắn ta quay đầu, nhìn về phía trên đầu.

Nơi đó đặt một cái bàn thấp, một cái bồ đoàn rất đơn giản.

Bóng dáng quen thuộc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, phi kiếm bản mệnh đặt ngang đầu gối, không còn ánh sáng trong vắt ngày xưa, ảm đạm không ánh sáng, hoàn toàn không có linh cơ.

Đầu sư tôn rủ xuống, sinh cơ cũng tiêu tán, thi hài sụp đổ như tháp cát, đang chôn vùi từng khúc.

Trên bàn thấp, đặt từng cái ngọc giản mới chế thành không lâu.

Không cần phải nhìn, "Cô Miểu" cũng biết trong này ghi lại tâm đắc kiếm đạo, kinh nghiệm đối địch, bí văn cơ duyên, chìa khóa kho riêng... Suốt đời sư tôn, một cái ngọc giản cuối cùng chưa chép xong, lại liên quan tới kinh nghiệm xung kích Hợp Đạo kỳ thất bại của sư tôn, đó là hắn ta vội vàng ghi chép lúc sắp chết, chưa hoàn thành đã vẫn lạc.

"Cô Miểu" như lại về buổi chiều đó trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn ta cũng đưa tay ra như lúc trước, như muốn giữ lại thi hài sư tôn.

Nhưng thi hài chôn vùi như đất cát đổ sụp, cứ yên tĩnh tan thành mây khói ở trước mặt hắn ta, không để lại chút dấu vết nào.

Cuối cùng chỉ có một bộ pháp y sư tôn luôn mặc, linh cơ tiêu tán, rơi xuống mặt đất.

Nước mắt rơi xuống vạt áo trước tạo ra tiếng động nhỏ bé, những vết kiếm nhiều vô số trên vách, đỉnh đầu, mặt đất xung quanh đột nhiên vọt lên, hòa cùng nỗi đau khổ tràn ngập cả phòng như thực chất, hóa thành lít nha lít nhít bàn tay trắng bệch chụp vào "Cô Miểu".

Vô số bàn tay về xuống, như mở ra một cái miệng to như chậu máu trong hư không, muốn một ngụm nuốt "Cô Miểu" vào!

"Cô Miểu" như không hề hay biết, nước mắt tràn qua cả khuôn mặt, ánh mắt không nháy một cái nhìn qua bộ pháp y sau bàn thấp.

Khí tức âm u lạnh lẽo nhanh chóng tiếp cận, một tay gần nhất đã sắp xoa lên khuôn mặt hắn ta. Ngay chớp mắt "Phệ Tâm Quyệt" sắp thôn phệ hắn ta, vẻ mặt "Cô Miểu" đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh.

Suốt đời sư tôn chỉ có hai mong muốn.

Thứ nhất là dạy bảo hắn ta thành tài; thứ hai là đại đạo!

Sư tôn đã đi, nguyện vọng của hắn ta là nguyện vọng của "Cô Miểu"!

Cho nên, từ đây hắn ta thay đổi hoàn toàn, vứt bỏ hết tất cả múa hát, sắc đẹp và bạn xấu, say mê kiếm đạo, trong năm tháng sau này tu vi của hắn ta liên tục tăng lên.

Cuối cùng ở Bàn Nhai giới bước vào Độ Kiếp kỳ, đến Đại Thừa, vào ván cờ phù du... Chuyện cũ đã vậy, thiếu niên đã từng khinh cuồng, đã từng tiếc nuối, đã từng bỏ mất, đều không thể cứu vãn.

Điều duy nhất có thể bù đắp là thăng tiên!

"Sư tôn!"

"Cô Miểu" nhìn pháp y, tự lẩm bẩm, "Lời dạy bảo của ngài, đệ tử vĩnh viễn không quên!"

Tiếng nói vừa ra, ba vạn kiếm khí đột nhiên sinh ra!

Xoạt!

Kiếm quang đan xen như sấm đình, ầm vang sáng tỏ, gột rửa toàn bộ tĩnh thất.

Phong mang bùng lên, trong nháy mắt đã hóa thành bột phấn giữa hư không.

Tất cả móng vuốt, tính cả bốn vách tường tĩnh thất ầm vang vỡ nát, "Phệ Tâm Quyệt" như ám ảnh lập tức bị tråm!

U Minh.

Trong hư vô trên không Hiệt thành.

Vương tọa lồng lộng, Chung Quỳ Liệt ngồi nghiêm chỉnh.

Ánh mắt của hắn ta xuyên qua khoảng cách xoáy châu, nhìn về phía nơi xa.

Đứng đầu U Đô mười ba thành, U Đô thành!

Ngàn vạn lôi đình đang ầm vang rơi xuống như biển lôi cuồn cuộn, muốn chôn vùi chúng sinh vạn vật.

U Đô thành vốn u ám bối rối, lúc này toàn bộ bao phủ trong một mảnh khói đen dày đặc, tử khí vô cùng tinh thuần thẩm thấu cả tòa thành trì, thâm thúy u lãnh, trào lên gào thét, chống lại thiên kiếp.

Lúc này, một bóng người mặc áo nỉ, cầm tượng hốt trong tay lặng yên xuất hiện, hắn ta khom mình hành lễ, trầm giọng nói: "Bái kiến vương!"

"Chiến sự đã kết thúc.

"Đội ngũ thảo phạt Ứng Thanh Quyệt, Lộc, Tê, Cữu còn sống sót, tiên chức do Lộc quản lý"

"Đội ngũ thảo phạt Khốc Quyệt, Ích còn sống, đã diệt Khốc Quyệt.

"Đội ngũ thảo phạt Tiểu Quyệt, Trọng Yếu còn sống, đã diệt Tiếu Quyệt.

"Đội ngũ thảo phạt Thuyết Mộng Quyệt, toàn quân bị diệt, đồng quy vu tận cùng Thuyết Mộng Quyệt."

1104 chữ

Chương 2906: Nhân Vương triệu kiến (3)

"Đội ngũ thảo phạt Phệ Tâm Quyệt, Quý Cương, Tôn, Không Mông, Ký Quy, Cô Miểu còn sống, tiên chức do Cô Miểu quản lý"

"Đội ngũ thảo phạt Mê Quyệt, toàn quân bị diệt, Mê Quyệt chưa từng đền tội nhưng cũng bị trọng thương cực lớn, ít nhất trong trăm năm không cách nào dụ sát con cháu tộc ta.

"Đội ngũ thảo phạt Biến Bà Tiêu.."

Chung Quỳ Liệt yên tĩnh nghe.

U Minh quá lớn, tồn tại năm tháng vô cùng xa xưa, chủng loại "Quyệt" cực kỳ khổng lồ.

Lần này đánh vào U Minh, mục đích chủ yếu của nhân tộc là "Ứng Thanh Quyệt", "Khốc Quyệt", "Tiếu Quyệt", "Thuyết Mộng Quyệt", "Phệ Tâm Quyệt"...

Hiện tại năm loại "Quyệt" này đều đã tru diệt, hơn tiên chức "Ứng Thanh Quyệt" và "Phệ Tâm Quyệt" tới tay, trận chiến này đã đại thắng!

Thế nhưng, lần này nhân tộc thương vong cũng cực kỳ nặng nề...

U Minh chi chủ bị thiên kiếp vây khốn, chưa thể tọa trấn trung tâm.

Nếu không... Một trận chiến này không có khả năng kết thúc trong thời gian ngắn như vậy.

Ngoài ra, từ đầu tới cuối thành chủ Hiệt thành cũng không xuất hiện...

Những "Quyệt" còn lại, chờ sau khi chém Kiến Mộc lại đến tiêu diệt toàn bộ.

Đến lúc đó, không chỉ Hiệt thành, toàn bộ U Đô mười ba thành sẽ bị nhân tộc san bằng!

Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Liệt bình thản nói: "Khải hoàn hồi triều!"

Thuộc hạ lập tức hành lễ: "Cẩn tuân vương mệnh!"

Hồng hoang.

Cát vàng mênh mông, ánh sáng vàng ròng bàng bạc chiếu xuống.

Cái bóng cồn cát kéo dài từng chút một.

Kim Ô lặn về tây, sắc trời dần u ám.

Phục khắc thể Bùi Lăng duy trì tư thế đạp không mà đứng, không nhúc nhích, "Phục Cùng" trong mắt vô thần ngồi xếp bằng giữa không trung bên cạnh, hai mắt khép hờ, khí cơ quanh người lưu chuyển, lại đang tu luyện.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng nhanh chóng tới gần nơi đây!

Phát hiện nguy cơ, "Phục Cùng" lập tức mở ra hai mắt nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía trên hoang mạc, một trùng vụ lớn như núi cao đang nhanh chóng nhúc nhích, quanh người hắn ta nát rữa, dòng máu ào ạt, có vô số mắt dọc sáng tắt.

"Phục Cùng" chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, hai con ngươi lập tức chảy máu, hắn ta vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng.

Là vị tiên nhân dị tộc kia!

Vẻ mặt "Phục Cùng" lập tức trở nên vô cùng nặng nề.

Hiện tại trạng thái của Bùi Lăng không đúng, một mình hắn ta không thể là đối thủ của tiên nhân!

Nhưng bây giờ cũng không thể trốn!

Mười mặt trời chưa rơi xuống, Đại Nhật chân hỏa nhét đầy thiên địa, hắn ta chỉ cần rời đi phạm vi mười trượng quanh người Bùi Lăng, sẽ bị chân hỏa đốt thành tro tàn!

Không, thậm chí tro tàn cũng không thể lưu lại...

Trong tình huống này, chỉ có thể liều mạng một lần, có thể kéo một hơi thì kéo một hơi, chờ Bùi Lăng thức tỉnh mới có sinh cơ...

Đang nghĩ ngợi, tất cả mắt dọc trên người tàn tiên kia lập tức chuyển một cái, đồng loạt nhìn về phía chiếc khăn thêu như mây trắng trong tay Bùi Lăng.

Ngay sau đó, tàn tiên như ngửi được khí tức rất nguy hiểm gì đó, vô thức điều khiển, nhanh chóng chạy đi.

Phát hiện tiên nhân dị tộc trực tiếp rời đi, "Phục Cùng" lập tức khẽ giật mình.

Cả một buổi sáng này, đã có mấy vị tiên nhân dị tộc vì khí tức người sống của bọn họ, bị hấp dẫn đến đây.

Nhưng không biết vì sao sau khi những tiên nhân dị tộc này xuất hiện không lâu, lại chạy đi một cách khó hiểu... Điều này rất giống trên người Bùi Lăng có thứ gì đó khiến những tiên nhân dị tộc kia vô cùng e ngại... Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" lập tức nhìn về phía lòng bàn tay Bùi Lăng, trong tay hắn đang cầm một chiếc khăn thêu tuyết trắng chất liệu tinh tế.

Đây không giống bảo vật gì, nhưng trên người Bùi Lăng chỉ có ngoại vật này có khí tức không hợp hắn. Đương nhiên, dù có phải vì cái khăn thêu này hay không, hiện tại có một điều có thể xác định, bên cạnh Bùi Lăng vô cùng an toàn!

"Phục Cùng" liếc nhìn nơi xa đã không thấy bóng lưng tàn tiên, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời.

Trời sắp tối!

Chờ sau khi trời tối, lập tức thăm dò phương thế giới hồng hoang này.

Một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức trở về chỗ Bùi Lăng... Đưa ra quyết định xong, "Phục Cùng" lại ngồi xếp bằng tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc mười vòng mặt trời đều chui xuống đường chân trời, sắc trời bị thôn phệ hoàn toàn.

U ám bao phủ mặt đất, khí tức nóng bức lấy tốc độ cực nhanh tan biến.

Cùng lúc đó, một vòng huyết nguyệt lặng yên lên không.

Ánh trăng đỏ hồng có vô số Đế Lưu Tương chất chứa trong đó, vạn đạo tơ vàng rơi xuống như trút nước.

Trên mặt đất hoang vu, vô số cành lá ầm vang sinh ra!

Cỏ cây đông đúc tham lam mút vào Đế Lưu Tương, trong chớp mắt đã từ một chồi non, sinh trưởng thành cự mộc che trời. Theo rất nhiều hoa cỏ đằng la trưởng thành, từng tia từng sợi hơi nước hội tụ nhỏ xuống, trong rừng dần có tiếng nước vang lên, leng keng róc rách, trào lên hân hoan.

Tiếng xột xoạt vang lên, rất nhiều khí tức sinh linh truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhìn tình cảnh long trọng rộng lớn này, "Phục Cùng" kiềm chế công pháp, yên tĩnh đứng bên cạnh Bùi Lăng.

Sau một lát, cánh rừng mênh mang bao la trùng điệp, núi rừng xanh biếc, đất đai phì nhiêu.

Dòng suối, thác nước và sông rộng mênh mông, toàn bộ thành hình.

Đưa mắt nhìn ra, không hề nhìn thấy cát vàng vạn dặm, không có dấu vết một ngọn cỏ nào lúc ban ngày.

1087 chữ

Chương 2907: Nhân Vương triệu kiến (4)

"Phục Cùng" lại chờ bên cạnh Bùi Lăng giây lát, không thấy bất cứ điều khác thường nào, đang chuẩn bị ra tay dò xét huyễn cảnh xung quanh, một tràng tiếng bước chân lẹt xẹt đột nhiên truyền đến từ trong hư không nơi không xa.

Hắn ta lập tức nhìn lại theo tiếng động, đã thấy một nữ tử áo trắng, nhàn nhã nhẹ nhàng bước từng bước tới.

Làn váy của nàng như tuyết, phiêu dật như mây, dung mạo diễm lệ cao ngạo, mềm mại đáng yêu bí ẩn, nhìn lại vô cùng hoàn mỹ, có dáng vẻ khuynh thế.

Sau lưng xoã tung Cửu Vĩ, bày ra như màn hình, theo bước chân chậm rãi lắc lư như ánh trăng lăn tăn phía sau.

Là Cửu Vĩ tiên hồ!

"Phục Cùng" lập tức vô cùng cảnh giác, trong mắt vừa chảy ra huyết lệ, đã vội vàng muốn thu tầm mắt lại.

Nhưng ánh mắt của hắn ta như bị lực lượng vô hình, dính chặt vào trên người Cửu Vĩ tiên hồ, không có cách nào dời đi!

Vẻ mặt "Phục Cùng" giãy giụa gần như dữ tợn, nhưng sau một lát ngắn ngủi mặt mũi của hắn ta đã thả lỏng, lộ ra vẻ đắm chìm. "Phong Nhung" hơi cong khóe miệng, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn chằm chằm phục khắc thể Bùi Lăng, lại nhìn cũng chưa từng nhìn "Phục Cùng" bên cạnh.

Nàng dần đến gần, tiếng nói trong veo mở miệng: "Nhân tộc, ta đã chờ ngươi ở Thanh Khâu ròng rã một ngày một đêm"

"Ta đối với ngươi, ngày nhớ đêm mong, trằn trọc khó ngủ "Vì sao bản thể của ngươi còn chưa đi tìm ta?"

Phục khắc thể Bùi Lăng không nhúc nhích, không có bất kỳ đáp lại gì.

"Phong Nhung" không hề thấy bất ngờ, nàng đã sớm biết đây chỉ là pháp tắc của tên nhân tộc kia.

Lúc suy nghĩ, nàng chạy tới trước phục khắc thể Bùi Lăng, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, "Phong Nhung" tiếng nói xinh xắn, mỉm cười nói: "Đêm nay, ta vẫn chờ ở Thanh Khâu"

"Bản thể của ngươi đến sớm một chút.

Nói xong, nàng đưa tay lấy xuống một đóa hoa cỏ dính sương đêm giữa mái tóc dài rối tung của mình, hoa cỏ kia màu sắc mỹ lệ, trên đó có hoa văn quanh co khúc khuỷu, phác hoạ ra hình cắt một con Cửu Vĩ Hồ, tản ra hương thơm ngào ngạt.

"Phong Nhung" nhét bông hoa vào lòng bàn tay đang cầm khăn thêu của phục khắc thể Bùi Lăng, sau đó quay người rời đi.

Vẻ mặt "Phục Cùng" si mê, ánh mắt tan rã, không do dự chút nào đuổi theo bước chân nó.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé đi xa, hai người một trước một sau nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Cơn gió mạnh thổi đến từ đằng xa, phất động biển rừng mênh mang.

Giữa tiếng sóng, ánh trăng như máu, phục khắc thể Bùi Lăng một mình đạp không mà đứng, bất động không dời như pho tượng.

U Minh.

Uyển thành.

Phủ thành chủ.

Bí địa.

Trong tĩnh thất dưới hồ nước, một trận hình phạt vô cùng độc ác vừa kết thúc.

Vạt áo của Bùi Lăng hơi mở ra, đang khí thế to lớn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, tay trái ôm "Phiên Na", bên phải là "Mặc Côi".

Lúc này hai vị nữ tiên đều là hai mắt trợn lên, đầu lưỡi thò ra ngoài, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười rất không bình thường.

Giờ này khắc này, Bùi Lăng không khỏi lộ ra vẻ u sầu.

Không thể kéo dài được nữa!

Nhất định phải lập tức đi cứu "Không Mông" tiền bối!

Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên phát hiện bốn quân cờ trong U Minh, vị trí hai quân cờ đột nhiên trùng hợp với tất cả quân cờ bên ngoài U Minh!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, bốn quân cờ trong U Minh, thứ nhất là "Mặc Côi" bên cạnh hắn; thứ hai là "Họa"

không biết đã đi nơi nào; còn có hai vị là "Không Mông" tiền bối và "Cô Miểu" tiền bối.

Hiện tại, vị trí hai quân cờ đột nhiên di chuyển, tương ứng với "Không Mông" tiền bối còn có "Cô Miểu" tiền bối!

Điều này...

Hắn còn chưa đi cứu "Không Mông" tiền bối, "Không Mông" tiền bối đã tự mình thoát khỏi U Minh?

Ách...

Đây nhất định không phải vì tốc độ của hắn quá chậm, mà là U Minh chi địa thật sự quá hung hiểm! Hắn vô ý rơi vào tay Kim Tiên U Hồn tộc, đến bây giờ vẫn bị tùy ý tra tấn, không cách nào thoát thân...

Vừa nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa đánh một cái trên người "Phiên Na", đồng thời truyền âm hỏi: "Trong U Minh có bao nhiêu Kim Tiên?"

"Bao nhiêu Tiên Vương?"

"Bao nhiêu Tiên Tôn?"

"Phiên Na" nhẫn nại hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, giận không kiềm được quát lớn: "Nhân tộc!"

"Ngươi dám hung hăng ngang ngược như thế, quả thực không biết sống chết!"

"Bản tọa muốn để ngươi sống không bằng chết...

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một trận thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử...

Hồng hoang.

Giữa dãy núi, thác nước ù ù.

Bên cạnh đầm sâu, cự mộc che trời, đằng la từng đống, ám ảnh trong rừng có vòng xoáy đen nhánh xuất hiện, lúc thoáng qua hóa thành một cánh cửa ra vào màu vàng nhạt to lớn.

Cửa ra vào vừa hiện, tử khí nặng nề phun ra ngoài!

Chẳng mấy chốc, một nhân tộc kim giáp tàn tạ, toàn thân loang lổ vết máu lại khí thế như rồng nhanh chân đi ra từ bên trong.

Sau đó là tên nhân tộc thứ hai, tên nhân tộc thứ ba...

Tất cả nhân tộc đều phong trần mệt mỏi, máu đen đầy người, nhưng khí tức lại cực mạnh, từng người đều phía trên Tiên Quan chưởng đạo.

"Không Mông", "Cô Miểu" và Tôn đều ở trong đó.

Trước đó thương thế của "Cô Miểu" vô cùng nặng nề, lúc này nhìn lại cũng gần như hoàn toàn khôi phục.

1120 chữ

Chương 2908: Nhân Vương triệu kiến (5)

Hắn ta vốn chịu một kích trí mạng của "Phệ Tâm Quyệt", thủ đoạn bình thường căn bản không có cách nào trị liệu, nhưng sau khi chiếm cứ tiên chức của "Phệ Tâm Quyệt", pháp tắc "Phệ Tâm Quyệt" đã trở thành pháp tắc của hắn ta!

Hiện tại chẳng những phần lớn thương thế khôi phục, hơn nữa tu vi thực lực của hắn ta cũng tiến thêm một bước.

Lần tranh đạo này có thể thắng, thứ nhất là vì "Phệ Tâm Quyệt" sắp chết, lực lượng mười không còn một; thứ hai lại là... Hắn ta sinh ở nhân tộc chấp chưởng thiên hạ thịnh thế, bái nhập Hàn Ảm Kiếm tông một trong chín môn phái lớn đứng đầu nhân tộc, thuở nhỏ tu tập kiếm đạo, chuyện đau khổ nhất sâu trong lòng cũng chỉ là lúc thiếu niên vô tri, bỏ lỡ cơ hội ở chung với sự tôn...

So sánh với nhân tộc thời đại này, chút trải nghiệm đau khổ của hắn ta thật sự không đáng giá nhắc tới.

Kiếm tu chuyên tại kiếm, thành tại kiếm, tâm tính đặc biệt kiên định.

Từ một loại ý nghĩa nào đó, tâm tính của "Cô Miểu" vừa hay khắc chế "Phệ Tâm Quyệt".

Không bao lâu sau, trong cửa ra vào vàng nhạt đã đi ra ba mươi mấy tên nhân tộc, ngay sau đó cửa ra vào lập tức tán đi.

Lối đi thông hướng U Minh đến hồng hoang đã đóng lại.

Ba mươi mấy tên nhân tộc này đều là tu sĩ còn sống sót trong thảo phạt đại chiến Hiệt thành. Ngoại trừ bọn họ, những nhân tộc này phụ trách đưa đò trong Hoàng Tuyền cũng không xảy ra chuyện gì.

Chỉ có điều, có lẽ vì tiên chức đưa đò, hoặc là vì lý do gì khác, những nhân tộc này vẫn chưa rời khỏi Hoàng Tuyền...

Thấy người đã đông đủ, một bóng người mặc áo nỉ, cầm tượng hốt trong tay lặng yên xuất hiện.

Hắn ta là tên nhân tộc bẩm báo với Chung Quỳ Liệt trước đó.

Bóng người áo nỉ nhìn qua rất nhiều nhân tộc trước mặt, xúc động nói: "Lần đại chiến này, năm loại Quyệt lớn gồm Ứng Thanh Quyệt, Khốc Quyệt, Tiếu Quyệt, Thuyết Mộng Quyệt, Phệ Tâm Quyệt hoặc đền tội, hoặc tiên chức bị đoạt, đám Quyệt còn lại hoặc tổn thương hoặc trốn, cũng khó có thành tựu"

"Con cháu tộc ta sẽ không vì khóc, vì cười, vì mộng, vì trả lời, vì quay đầu mà trở thành huyết thực trong U Minh!"

"Từ nay về sau con cháu tộc vui cười giận mắng, ai khóc trêu tức, đều có thể tùy tâm thoải mái!"

"Nhân tộc ta đại thắng!"

Ba mươi mấy tên nhân tộc, lại bộc phát ra tiếng hô kinh thiên động địa: "Đại thắng! Đại thắng! Đại thắng! !!"

Tầng tầng lớp lớp rừng cây chấn động, thác nước run rẩy, chiến ý rộng lớn bừng bừng mà lên, lưỡi đao như là thực chất thẳng tắp giữa thiên địa!

Trong ngàn dặm, vô số sinh linh nhao nhao ẩn núp, không dám lỗ mãng!

Vẻ mặt nghiêm nghị của bóng người áo nỉ cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, chợt khôi phục vẻ đoan chính, nhanh chóng nói: "Hiện tại lập tức trở về!"

"Vương ban thưởng sẽ không biến mất trước mặt trời mọc ngày mai"

"Ngoài ra, hai vị đạt được tiên chức lần này theo ta tiến đến yết kiến, chuẩn bị tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc!"

Nghe vậy, "Cô Miểu" khẽ giật mình, lần này bọn họ tới hồng hoang, mục đích chủ yếu là leo lên Kiến Mộc thành tiên.

Một khi bắt đầu trảm Kiến Mộc, có nghĩa con đường thăng tiên của bọn họ sắp thất bại! Nghĩ tới đây, "Cô Miểu" nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức truyền âm cho "Không Mông": "Ứng Thanh Quyệt đã chết, tiếp theo chúng ta có thể cách không đối thoại"

"Hiện tại ta đi tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, chắc chẳng mấy chốc có thể biết thời gian trảm Kiến Mộc cụ thể!"

"Không Mông" lập tức gật đầu, lần này bọn họ tham gia nhiệm vụ U Minh, một mục đích trong đó là vì biết thời gian trảm Kiến Mộc...

Nàng nhanh chóng truyền âm trả lời: "Sau nhiệm vụ vào U Minh này còn có hai nhiệm vụ"

"Một cái là hộ tống; một cái là trảm Kiến Mộc"

"Ngươi đã tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, sau khi ta về thôn sẽ lập tức đi nhận nhiệm vụ hộ tống kia"

"Rõ ràng hai nhiệm vụ này đều liên quan đến bí mật trận chiến hồng hoang, rất quan trọng với chúng ta!""Tiếp theo, ta sẽ liên hệ với Bùi Lăng"

"Nhất định phải leo lên Kiến Mộc trước khi Kiến Mộc bị trảm!"

"Cô Miểu" nhẹ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, cùng một tên tu sĩ khác đi ra từ trong đám người, đi đến bên cạnh bóng người áo nỉ kia.

Bóng người áo nỉ vung ống tay áo một cái, ba người lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Thấy thế, trong những nhân tộc còn lại, một nhân tộc lớn tuổi trầm giọng nói: "Đi!"

Tiếng nói vừa dứt, nhân tộc tên này lập tức bước đến một phương hướng, nhân tộc khác nhao nhao đuổi theo.

Hồng hoang.

Huyết nguyệt ngã về tây, ánh trăng như chú.

Biển rừng cuồn cuộn vạn dặm, chập trùng như dãy núi.

Dòng suối róc rách uốn lượn trong núi, hơi nước tràn trề, tản khắp tươi mát.

Phục khắc thể Bùi Lăng đạp không mà đứng, huyền bào bị gió đêm lặp đi lặp lại xé rách, bay phất phới, khuôn mặt hắn lại không biến hóa chút nào.

Đột nhiên, một lối đi vô cùng ảm đạm xuất hiện ở sau lưng hắn.

Tử khí vô cùng dày đặc gào thét lao ra từ trong lối đi.

Phía dưới vốn là khu rừng rất rậm rạp, chỉ một thoáng khô héo sa sút, chết ngay tại chỗ.

Lối đi càng mở càng lớn, dần dần cảm giác nóng bỏng vô cùng kinh khủng lan tràn ra từ bên trong.

Chẳng mấy chốc, hai bóng dáng nhân tộc đi ra từ trong lối đi.

Đỉnh đầu một bóng người trong đó lơ lửng mười vòng mặt trời huy hoàng, ánh sáng vàng ròng hắt vẫy, chiếu rọi màn đêm, khiến sinh linh ở gần hoảng sợ muốn chết, nhao nhao tránh né.

1093 chữ

Chương 2909: Nhân Vương triệu kiến (6)

Vừa rời khỏi U Minh, bước vào địa giới hồng hoang, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, mười vòng mặt trời lập tức thu hồi vào thức hải.

Lối đi cực kỳ ảm đạm sau lưng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Lúc này, "Mặc Côi" tức giận nói: "Những nữ quỷ kia thực lực cường đại, mỗi lần đều điều khiển đạo thể của ta."

Bùi Lăng nhanh chóng gật đầu, rất đồng ý nói: "Cực hình của U Hồn tộc thật sự quá hung hiểm!"

"Lần này suýt nữa chìm vào U Minh, vĩnh viễn không cách nào ra được!"

Lúc nói chuyện, bàn tay của hắn cực kỳ không thành thật ôm vòng eo nhỏ nhắn của "Mặc Côi".

"Mặc Côi" chẳng những không có ý giãy giụa, ngược lại thuận thế tới gần trong ngực hắn.

Thế là, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Bùi Lăng không chút kiêng dè chiếm tiện nghi, "Mặc Côi" ra vẻ không biết bị chiếm tiện nghi...

Cùng lúc đó, cỗ phục khắc thể Bùi Lăng không nhúc nhích kia bị hắn điều khiển, lập tức xoay người lại, hóa thành một đạo pháp tắc thuần túy chui vào trong cơ thể hắn.

Một chiếc khăn thêu như mây trắng cùng một đóa hoa cỏ tươi tắn bay xuống từ không trung, chợt bay đến trước mặt Bùi Lăng dừng lại.

Ngay sau đó, khăn thêu tự mở ra, lộ ra một nhóm vẫn triện do sợi tơ thêu trên đó bay ra: "Đã gặp quân tử, Vân Hồ không thích? Thanh Khâu Phong Nhung, mời quân gặp mặt.

Sau đó đóa hoa cỏ tươi đẹp kia hơi vẫy gọi, lúc cánh hoa tung bay như mơ hồ chỉ về một phương hướng nào đó. Hai món đồ này và nội dung vẫn triện, rõ ràng đến từ tay nữ tử.

Hơn nữa, căn cứ trước đây không lâu hắn nghe được về thế cục hồng hoang từ trong miệng "Phiên Na", Thanh Khâu chính là chỗ bị Cửu Vĩ Hồ chiếm cứ...

Cửu Vĩ Hồ tìm hắn là có việc gì?

Còn có, "Tử Tắc" tiền bối mất tích...

Thi hài con nhện yêu tiên kia cũng không có...

Đều bị Cửu Vĩ Hồ bắt đi?

Đang nghĩ ngợi, Mặc Côi đột nhiên hơi thở dốc hỏi: "Không Mông... Bây giờ Không Mông ở... Ở nơi nào?"

"Ta, chúng ta... Lúc nào... Đi tìm... Tìm nàng?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần.

Không sai!

Phải lập tức đi tìm "Không Mông" tiền bối!

Sau khi tìm được "Không Mông" tiền bối, lại đi tìm "Hồn Nghi" tiền bối.

Về phần "Tử Tắc" tiền bối... Chắc hiện tại "Tử Tắc" tiền bối vô cùng an toàn, chờ hắn và "Không Mông" tiền bối tụ hợp với "Hồn Nghi" tiền bối, lại đi tìm "Tử Tắc" tiền bối....

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn đáp lời, chợt đã nhận ra cái gì đó, động tác trên tay lập tức dừng lại, trong nháy mắt chỉnh lý tốt áo bào của mình và "Mặc Côi", vẻ mặt chững chạc đàng hoàng, trang trọng nghiêm túc, nghiễm nhiên là chính nhân quân tử có đức độ mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn. Ngay sau đó, một bóng người áo nỉ lặng yên hiện ra trong hư không trước mặt bọn họ.

Hắn ta cầm tượng hốt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, chính là thuộc hạ của Chung Quỳ Liệt.

Bóng người áo nỉ nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói hòa hoãn: "Ta tên Thái Đồ, là thuộc hạ của vương"

"Phụng vương mệnh, mời các hạ tiến về gặp mặt, thương nghị việc trảm Kiến Mộc "Vương"?

Nhân Vương Chung Quỳ Liệt!

Tiên tổ khai phái Lưu Lam hoàng triều!

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, lúc này không do dự chút nào, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, trịnh trọng đáp: "Tốt!"

Thấy Bùi Lăng đồng ý, bóng người áo nỉ không do dự chút nào, lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản. Ba người lập tức biến mất trong hư không.

Ánh trăng mênh mông lưu chiếu vạn dặm, huyết sắc hắt vẫy, tầng tầng lớp lớp rừng cuồn cuộn, gió dài cuồn cuộn như sóng to gió lớn chợt vang lên.

Sương trắng như sa không biết tràn ngập mấy vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy sương mù cuồn cuộn, giọt sương dính tóc.

Ba bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện trong mảnh sương mù này.

Bóng người áo nỉ giày đen, cầm tượng hốt trong tay đi trước nửa bước như người dẫn đường, chính là "Thái Đồ".

Ở phía sau hắn ta, Bùi Lăng huyền bào vác đao và "Mặc Côi" hoa phục váy thêu sóng vai bước đi. "Thái Đồ" bình tĩnh nhìn sương mù mênh mông quanh mình, hơi nghiêng người, đưa tay mời khách: "Mời!" Tiếng nói vừa ra, sương mù phía trước ầm vang lưu chuyển!

Rầm rầm...

Tiếng nước thật lớn truyền đến từ bốn phương tám hướng, sôi trào mãnh liệt như biển giận sóng to bùng lên, sóng to gió lớn, ngập trời dao động.

Một tòa thành trì khổng lồ nguy nga như cá lớn ra biển, hiện ra từng chút một từ trong sương mù.

Nó xanh biếc nặng nề, một viên ngói một viên gạch đều ẩn chứa khí tức vô cùng cổ xưa tang thương, cũng trải qua năm tháng khó mà tính toán, lại như gánh chịu ngàn vạn tâm nguyện ngưng chú, cổ xưa thâm thúy. Lúc này, đầu tường kim giáp san sát, trường kích như rừng, ánh sáng lạnh xen lẫn như thác nước, đề phòng tứ hải bát hoang.

Cửa thành cao ngất đóng chặt, phía trên cửa thành dùng nét bút cổ sơ, điêu khắc hoa văn từng tôn cự thú, Ly Can, Nhai Tí, Bá Hạ, Tù Ngưu, Li Vẫn, Mông Nghệ, Trào Phong, Bồ Lao, Phụ Chất, chín vị cự thú hoặc giương nanh múa vuốt, hoặc đạp mây mà lên, hoặc chân khổng lồ đạp xuống, hoặc xoay quanh mà múa, hoặc ngồi cao quan sát... Trải rộng toàn bộ cửa thành.

Trong hoa văn mỗi một vị cự thú đều truyền ra uy áp cực kỳ khủng bố.

Có âm ảnh khổng lồ cùng khí thế khác hẳn giãy giụa di chuyển trong hoa văn... Ý mờ mịt cao xa lấy dáng vẻ cực kỳ hoàn mỹ, hiện ra tại thế.

1104 chữ

Chương 2910: Bố trí của nhân tộc

Bùi Lăng nhìn cánh cửa ra vào này, lập tức hiểu được đây là lấy cửu tử hồn phách Chân Long đóng đinh vào cửa ra vào, luyện chế một tòa tiên bảo!

Vẻ mặt "Thái Đồ" bình tĩnh, từ tốn nói: "Đây là Hoàng đô"

"Là chỗ tụ họp lớn nhất của nhân tộc ta trong vô số năm tháng"

"Mời hai vị đi theo ta"

Nói xong, hắn ta dẫn đầu đi vào cửa thành.

Bùi Lăng và "Mặc Côi" lập tức đuổi theo.

Trong giây lát, bọn họ đến phía dưới cửa thành, so sánh với cửa thành nguy nga, vóc người nhân tộc bé nhỏ như hạt bụi, nhưng ngay chớp mắt bọn họ tới gần cửa thành, phía trên cửa thành truyền ra một mảnh gào thét tràn đầy đau khổ và không cam lòng!

Rong! !!

Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, chín đạo âm ảnh khổng lồ bay ra từ trong hoa văn chín vị cự thú.

Soạt... Soạt... Soạt...

Tiếng xoay chuyển như nước chảy, xiềng xích thô to xuất hiện theo âm ảnh, cũng hiện ra từ trong cửa ra vào, vẫn trói buộc chín thân hình khổng lồ.

Ly Can, Nhai Tí, Bá Hạ, Tù Ngưu, Li Vẫn, Mông Nghê, Trào Phong, Bồ Lao, Phụ Chất... Vẻ mặt cửu tử oán giận, lại bị vân triện không ngừng sáng tắt trên xiềng xích thúc giục, không thể không hạ thấp cái đầu to lớn, duỗi ra móng vuốt, đẩy ra cửa thành nặng nề cho ba tên nhân tộc còn không bằng cả một mảnh lân phiến của bọn họ! Trong nháy mắt cửa thành mở ra, áp lực cực lớn tràn trề rơi xuống.

Vẻ tức giận trong mắt cửu tử càng sâu hơn, gần như nhỏ xuống thành vết máu, nhưng lại không thể không nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, lấy dáng vẻ thấp nhất nghênh đón ba tên nhân tộc này đi ngang qua.

Huyết mạch Chân Long quỳ hầu nhân tộc!

Đây là khuất nhục cỡ nào!

Chỉ có điều, lúc này dù là "Thái Đồ", hay Bùi Lăng và "Mặc Côi", đều không quá chú ý đến bọn họ, chỉ tùy ý nhìn qua hai lần, trực tiếp đi vào trong cửa thành.

Ngay trong chớp mắt bọn họ biến mất ở cổng tò vò, bóng dáng cửu tử không vào cửa thành, sương trắng lại bốc lên, thành trì nguy nga biến mất không thấy gì nữa.

Mây mở sương tan, chỉ còn lại vạn khoảnh sóng biếc chiếu rọi huyết nguyệt như lưỡi câu, đỏ hồng trút xuống, Đế Lưu Tương hắt vẫy như mưa.

Lăn tăn như sau lưng, dao động mênh mông.

Hoàng đô.

Đường phố tung hoành như bàn cờ, căn phòng trang nghiêm, rừng trúc ao đan xen vào nhau tinh tế.

Trong thành tiên phàm hỗn hợp, lui tới như dệt.

Tất cả tu sĩ cấp cao đều thu liễm khí tức gần không có, như giọt nước vào biển lẫn vào đám người.

"Thái Đồ" dẫn theo Bùi Lăng và "Mặc Côi" đi lại trong đó, không gây ra chút sự chú ý nào.

Ngoại trừ nhân tộc, trong thành còn có bóng dáng một số yêu thú.

Chỉ có điều, trên dưới cả người những yêu thú này đều bị điêu khắc vô số vẫn triện giam cầm, trong cảm giác của Bùi Lăng, trong hồn phách yêu thú còn có mấy tầng cấm chế.

Những cấm chế kia không những sẽ chậm rãi làm hao mòn thọ nguyên của yêu thú, hơn nữa cực kỳ hung hiểm, chỉ cần một suy nghĩ của người thi triển cấm chế, yêu thú sẽ hôi phi yên diệt trong khoảnh khắc... Những yêu thú này đều nhắm mắt theo đuôi ba năm tên tiểu đồng, lại không phải dùng để làm bạn, mà coi như bồi luyện. "Sủa! Yêu tộc, ăn một kiếm của ông nội!" Một hài đồng khoảng sáu bảy tuổi mặc quần áo nâu, đi chân đất, cầm kiếm gỗ trong tay chạy tới từ đằng xa, hô to gọi nhỏ chém vào đầu một yêu thú. Giọng hài tử sắc nhọn, lại có một nữ đồng tuổi tác tương tự hắn ta cầm trong tay trường đao làm bằng gỗ, chạy chậm hơn nửa bước, buồn bực sửa lại: "Sai rồi sai rồi! Kiếm thứ nhất này của ngươi, nên chọc mù mắt của nó trước... Ngươi không thể quên mãi như thế! Sau này tỷ thí với đường phố bên cạnh, lại thua nữa làm sao bây giờ?"

"Sợ cái gì? Cha ta nói sức lực của ta lớn, chờ trưởng thành, ta có thể một kiếm chặt nứt đầu nghiệt súc này, đến lúc đó đầu và mắt nó đều thành thịt nát, còn không phải chặt chỗ nào cũng như thế!"

Nam đồng không thèm để ý phản bác, lại ước mơ nói, "Ngươi nói lúc nào chúng ta mới có thể lớn lên... Nghe nói đám người bá bá đều đi thảo phạt U Minh, ta cũng muốn đi!"

Nữ đồng hung hăng chém một đao vào bàn chân yêu thú, nhìn vết máu trên đạo gỗ có vẻ nhiều hơn lần trước một chút, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng: "Ta cũng muốn! Nghe nói U Minh có rất nhiều tộc quần mà chúng ta chưa từng thấy, có rất nhiều thiên phú thần thông, bắt thêm mấy cái trở về làm việc, chờ chúng nó không làm được nữa, còn có thể nấu lên ăn"

Lúc đang nói chuyện, "Thái Đồ" và Bùi Lăng nghe rõ ràng lại đều vẻ mặt bình thản.

Chỉ có "Mặc Côi" hơi hoảng hốt, lúc vừa tiến vào toà hoàng thành này, nàng còn cảm thấy nơi đây rất tương tự với Lam Kinh hậu thế.

Cũng chỉnh tề, cũng trật tự rành mạch.

Chỉ có điều, không giống với Lam Kinh hậu thế, nhân tộc và rất nhiều ngoại tộc ở chung hòa thuận.

Lúc này nơi đây, hài tử nhân tộc cũng sát phạt quả quyết.

Dù sao cũng là tiên dân hồng hoang...

Ba người nhanh chóng đi xa, tiếng nói của đội tiểu đồng dần chui vào ồn ào, nghe không rõ.

Phía trước có tiểu viện đứng sừng sững, trong viện có bảy tám thiếu nữ đang dệt, vừa đong đưa con thoi vừa tùy ý nói chuyện: "Mặc dù Ngân Sương chu ti này còn tốt hơn tơ tằm, nhưng đề phòng thuật pháp, thần thông Hỏa hệ, lại ngại không đủ."

1100 chữ

Chương 2911: Bố trí của nhân tộc (2)

"Lúc nào lại bắt một ít Giao Nhân trở về là được... Bẩm sinh bọn chúng đã có thể dệt giao tiêu...

"Không sai! Giao tiêu mới là áo lót tốt nhất.."

"Con mắt của bọn chúng còn có thể dùng để khảm nạm binh khí...

Phát hiện "Thái Đồ", Bùi Lăng và "Mặc Côi" đi ngang qua, các thiếu nữ nhìn bọn họ, thiếu nữ cầm đầu cười hỏi:

"Thái Đồ đại nhân, xin hỏi khi nào chúng ta có thể lại đi bắt một ít Giao Nhân?"

Trên khuôn mặt nghiêm nghị của "Thái Đồ" cũng lộ ra nụ cười: "Chờ thời gian phù hợp, sẽ thông báo cho các ngươi."

Đợi khu nhà nhỏ này cũng rơi lại phía sau, "Mặc Côi" không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiền bối, rốt cuộc hiện tại nhân tộc ta mạnh hay yếu?"

Hiển nhiên nàng đã không thể tin ghi chép liên quan tới trận chiến hồng hoang của chín tông.

Hiện tại, nói nhân tộc mạnh, tám mươi mốt kiếp bỏ mình trong nháy mắt như cỏ rác; nói yếu, đồ tộc thí tiên cũng là việc mọi người đều biết.

Mặc dù đây đều là năm tháng quá khứ, kết cục đã được quyết định từ lâu, nhưng cân nhắc đến tiếp theo bọn họ còn phải tiến về Kiến Mộc, tất nhiên phải cố hết sức nắm bắt thế cục hôm nay.

Nghe vậy, Bùi Lăng cũng quay sang nhìn về phía "Thái Đồ".

Vẻ mặt "Thái Đồ" bình tĩnh: "Hiện tại tộc ta còn không tính cực kỳ mạnh "Nhưng tương lai, phương thiên địa này chắc chắn là của tộc ta!"

Đang nói, bên đường xuất hiện một tòa kiến trúc giống với học đường, chỉ có điều so với trường tư trong hậu thế, tòa kiến trúc này rất đơn sơ.

Từ trên đường phố có thể xuyên qua khe hở hàng rào, trông thấy phu tử và học sinh trong học đường.

Lúc này, một lão phu tử râu tóc bạc trắng đang tiếng nói hòa ái giảng bài cho học sinh cả sảnh đường: "... Lý Nhất ngại Nê Hồ kia quá nhỏ gầy, mang về nhà cũng ăn vào không có vị, liền ném nó vào dòng sông, suy nghĩ ngày sau đợi nó béo tốt, lại câu về cho vào nồi"

"Bất ngờ Nê Hồ kia là Chân Long chi nữ, công chúa Long tộc!"

"Trải qua chuyện này, vừa thấy đã yêu Lý Nhất, từ đó cơm nước không muốn ăn...

"... Về sau, vị công chúa Long tộc kia nhân lúc Long Vương bế quan, trộm lấy tiên ấn, hạ phàm tìm Lý Nhất, lấy tiên ấn làm quà tặng, khiến Lý Nhất vốn là một kẻ phàm nhân lập tức thành tiên, từ đây song túc song phi, thành một nhân duyên mỹ mãn "Còn có Trương thị nữ kia, nàng ra ngoài đi săn gặp dấu chân do Long Bá tộc lưu lại, vì tò mò chạm tay vào nên mang thai. Trải qua ba mươi năm sinh con, kẻ này sinh ra là tiên, linh tú cả tộc Long Bá tập trung vào một người..."

"Sau này Trương thị nữ cũng được tôn là Long Bá thánh mẫu...

"Có trưởng nữ Triệu thị, tuổi nhỏ xinh đẹp, nhưng sinh ra người yếu nhiều bệnh. Một ngày Cửu Vĩ Hồ đi ngang qua vừa gặp nàng đã yêu, tự trảm ba đuôi, kéo dài tính mạng cho nàng, lại vì nhân yêu không cùng đường, thiêu sạch sáu đuôi bảo vệ cả tộc Triệu thị... Sau đó trưởng nữ Triệu thị lấy thân thể mà Cửu Vĩ Hồ dùng máu đầu quả tim rèn luyện đi vào đạo đồ, cuối cùng không quên ơn của Cửu Vĩ...

"Bộ tộc Kim Ô chưởng quản mặt trời, cực kỳ cường đại! Chỉ có điều, bộ tộc này tham ăn tham uống, có nhân tộc am hiểu nhà bếp, từng vì đun nấu món ngon khiến mặt trời Kim Ô rơi xuống đất, lấy tiên chức trao đổi một vò hải sản, cách làm món ăn này, món ăn tên là Tiên nhảy tường.."

Giọng lão phu tử trầm thấp, êm tai kể lại tin đồn tiên phàm, liên quan đến rất nhiều tộc quần, rất nhiều học sinh nghe đến nhập tâm, bên ngoài học đường lặng ngắt như tờ, chỉ có từng cố sự làm người ta say mê. Nhưng trong lòng Bùi Lăng và "Mặc Côi" rất ngạc nhiên.

Từ lúc bọn họ tiến vào hoàng đô, tiên dân gặp được dù là hài đồng hay thiếu nữ đều là võ đức dồi dào, vậy theo lý học đường gánh chịu trách nhiệm giáo hóa phải sát phạt càng nặng mới đúng.

Nhưng vì sao phu tử này nói tới nói lui, không phải một ít câu chuyện tình yêu không có chút logic nào, cũng là một ít tin đồn về mỹ thực khó hiểu?

Trong lúc suy nghĩ, phía trước đã xuất hiện mảnh đất trống lớn, lại là một tòa quảng trường cực kỳ rộng lớn. Phía cuối quảng trường có dòng sông như thắt lưng ngọc ghé qua, bao quanh cả tòa cung điện.

Phía trên dòng sông sắp đặt năm tòa cầu nối vàng ròng như cầu vồng bay lên không, kết nối quảng trường và cung thành.

Từng giáp sĩ cầm kích mà đứng, khuôn mặt ẩn trong giáp trụ, chỉ có một đôi tròng mắt sáng như sao, nghiêm nghị đề phòng.

"Thái Đồ" dẫn theo Bùi Lăng và "Mặc Côi" đến cây cầu nối thứ hai bên trái, sau khi sửa sang lại áo bào liền mở miệng bẩm báo: "Khách quý đã tới, xin vương mệnh chỉ thị!" Giọng hắn ta không cao, xa xa truyền vào trong cung thành.

Trong giây lát, cửa cung mở rộng, một giáp sĩ bước nhanh ra, đến bên cầu nối, sau khi đơn giản hành lễ với "Thái Đồ", chợt chuyển sang Bùi Lăng, trầm giọng nói: "Phụng vương mệnh, mời khách quý vào chính điện nghị sự"

Lại nhìn về phía "Mặc Côi", "Tôn giá ở lại thiền điện chờ đồng bạn"

"Mặc Côi" lập tức hiểu vì tu vi của mình quá thấp, không có tư cách tham gia chính điện nghị sự.

Suy nghĩ của nàng xoay chuyển, nhanh chóng nói: "Đa tạ các hạ, nhưng ta mới tới hoàng đô, muốn đi thăm quan trong thành, không biết có thuận tiện không?"

Nghe vậy, tên giáp sĩ kia khẽ gật đầu: "Tôn giá tự nhiên"

1115 chữ

Chương 2912: Bố trí của nhân tộc (3)

Ngay sau đó, liền cùng "Thái Đồ" đưa tay mời khách, mời Bùi Lăng đi vào bên trong.

Bùi Lăng nhìn qua "Mặc Côi", gật đầu nói: "Mặc Côi tiền bối, ta đi vào trước.

"Mặc Côi" nhìn hắn, vẻ mặt hai người đều nghiêm nghị. Phù Sinh kỳ cục...

Trận chiến hồng hoang...

Con đường thăng tiên... "Mặc Côi" thở sâu: "Được!"

Bùi Lăng không trì hoãn nữa, quay người nhanh chân đi đến cửa cung.

Cung thành.

Ngói xanh so le, mạ vàng chiết xạ vô số ánh sáng.

Cột son nguy nga san sát, quảng điện đan xen với nhau, tráng lệ.

Chính điện.

Phía trên chín tầng thềm son, vương tọa vàng ròng khảm nạm bi trăn, san hô, lưu ly, xích châu đủ loại tạp bảo, bên trên trải đệm gấm, đệm kia như dùng rất nhiều da lông ngoại tộc may thành, hoa văn xinh đẹp, mơ hồ truyền ra khí tức mấy đại tộc Long tộc, U Minh, Thanh Loan, Cửu Vĩ Hồ.

Chung Quỳ Liệt ngồi nghiêm chỉnh, xoáy châu như màn rủ xuống, che đậy khuôn mặt.

Phía dưới thềm son, trái phải đặt chỗ ngồi riêng.

Lúc này, phía bên phải đều có từng nhân tộc mặc bào phục đỏ tím, đầu đội mũ sa đen, cầm trong tay tượng hốt đang ngồi, trông như nhân thần.

Bóng dáng bên trái lại là hình dáng tướng mạo khác nhau, không hợp với cung thành trang nghiêm ổn trọng.

Vị thứ nhất bên trái là một nhân tộc tay áo bồng bềnh, tóc dài chân trần.

Tên nhân tộc này mặt mày thư lãng, vẻ mặt tự nhiên, có một loại khí chất không chút gò bó, tiêu dao tự tại.

Ở phía dưới hắn ta, có áo bào xanh giày đen, ôn tồn lễ độ, trên người khí tức xuất trần; có áo bào xám che đậy thân thể, mũ trùm che mặt, u ám chất phác; có áo vải khoái ngoa, gánh vác trường kiếm, toàn thân kiếm ý nghiêm nghị; có giáp trụ đầy đủ, cử chỉ âm vang; có áo bào trắng kim quan, dung mạo cử chỉ phong lưu; có hoa phục dệt kim, u lãnh tà dị; có mặt mày thướt tha, thướt tha như nguyệt; Có đầy mặt thuốc màu, cầm mộc trượng trong tay; có cởi trần lộ bụng, cái cổ rủ xuống ngọc hồ lộ; có mang theo một cái mặt nạ hung thần ác sát, mặc áo bào đỏ hồng, chân đạp giày tơ...

Rất nhiều nhân tộc khí tức khác hẳn, công pháp cũng khác biệt rất lớn.

Lúc này, một nhân tộc áo bào đỏ thắm phía bên phải đang giơ cao tượng hốt, ra khỏi hàng bẩm báo: "Rất nhiều ngoại tộc trong Di Dã trạch đã đền tội"

"Nhiều lắm là hai đến ba đêm, Vô Vọng pha sẽ rơi vào tay tộc ta"

"Trải qua một buổi tối, lại có hai mươi bảy vị đồng tộc thành tiên"

"Cho đến tận nay, tộc ta đã chiếm mấy tiên chức trồng trọt, bội thu, thủ mộ, thiên tai...

Đang nói, ngoài điện lóe lên bóng người, một giáp sĩ đi vào hành lễ: "Vương, khách quý đã tới, đang ở ngoài điện.

Phía trên thềm son, Chung Quỳ Liệt khẽ gật đầu, chợt nói: "Đây là một vị hậu bối gặp được trong lần thảo phạt U Minh này.

"Thực lực xuất chúng, đủ để tham dự lần nghị sự này"

Nghe vậy, hai nhóm nhân tộc dưới thềm son đều gật đầu: "Có thể được vương chính miệng khen ngợi, chắc hẳn không kém.

Chung Quỳ Liệt nói: "Tuyên!"

Giáp sĩ theo tiếng đi ra đại điện, trong giây lát dẫn một bóng người huyền bào vác đao đi vào bên trong.

Bóng người này vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn.

Bùi Lăng vừa bước vào cửa điện, lập tức cảm thấy uy áp bàng bạc như thực chất ầm vang giáng lâm!

Trong nháy mắt, như có vạn tầng dãy núi ngưng tụ thành một thanh cự chùy vô hình, hung hăng nện xuống hắn.

Sắc mặt hắn không có bất kỳ thay đổi nào, liếc nhìn cả tòa chính điện.

Tất cả nhân tộc ở đây, đều là phía trên tiên nhân!

Hơn nữa, khí tức thâm trầm nội liễm như đại dương mênh mông, không thể đo lường, dù xếp cuối cùng trong mấy người cũng vượt qua chính tiên bình thường!

Về phần vị ngồi ở bảo tọa trên thềm son, chắc là tổ sư khai phái Lưu Lam hoàng triều, Chung Quỳ Liệt.

Khí tức của hắn ta vô cùng kinh khủng, rộng lớn, là nhân tộc mạnh nhất mà Bùi Lăng từng gặp cho đến bây giờ!

Hiện tại tình hình trong chính điện cũng có vài phần tình cảnh Vạn Tiên hội...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bước nhanh đến phía trước, cung kính thi lễ với Chung Quỳ Liệt trên thềm son, tiếng nói nghiêm nghị: "Bái kiến Nhân Vương!"

Chung Quỳ Liệt tiếng nói trầm thấp, không che đậy uy nghiêm: "Miễn lễ "Ban thưởng ghế ngồi!"

Tiếng nói vừa dứt, trong hàng ghế bên trái lập tức thêm một chỗ trống.

Bùi Lăng lập tức đi qua, tán bào ngồi xuống.

Thấy thế, đám người nhao nhao thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía nhân thần áo bào đỏ ra khỏi hàng bẩm báo.

Lúc này, vị nhân thần áo bào đỏ kia tiếp tục nói: "... Câu chuyện Chân Long chi nữ ái mộ binh sĩ nhân tộc ta đã rải đến phần lớn điểm tụ tập của tộc ta "Câu chuyện này có mấy chục loại biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối không đổi, chính là tiên ngoại tộc huyết mạch Chân Long chắc chắn vì binh sĩ tộc ta mà phản bội Long Vương, lại giao một phần tiên chức quan trọng nhất của Long tộc cho binh sĩ tộc ta.

"Câu chuyện thiếu nữ tộc ta trở thành Thánh Mẫu Long Bá tộc cũng đang được truyền bá"

"Hiện tại có khoảng hai phần ba khu dân cư, sẽ kể câu chuyện này cho tộc nhân, nhất là hài đồng ngây thơ"

"Câu chuyện Kim Ô lấy tiên chức trao đổi món ngon với tộc ta cũng được rất nhiều người biết đến... "Câu chuyện Thanh Loan tộc cảm động vì tình cảm của thanh niên nam nữ tộc ta, tự thiêu thể xác, trị liệu bệnh hiểm nghèo cho phàm nhân tộc ta, đã truyền miệng đến già trẻ đều biết... 1107 chữ

Chương 2913: Bố trí của nhân tộc (4)

"Câu chuyện Cửu Vĩ Hồ trảm đạo đồ vì nữ tử tộc ta, dâng lên tiên chức, hiến tế thần hồn, giao ra máu đầu quả tim cũng đang được thúc đẩy.."

"Cho tới bây giờ, khí vận Long Bá tộc đã xuất hiện dấu hiệu chếch về phía tộc ta.

"Một bộ phận Thanh Loan tộc đạo tâm có tì vết, hay là ngoại tộc tâm tính không kiên định, rõ ràng thái độ với tộc ta đã chuyển biến tốt đẹp.."

"Tộc ta có vài nữ tử xinh đẹp, có mấy người lòng có cảm giác, dường như có duyên với tiên chức do các đời Cửu Vĩ Hồ chưởng quản..

"Nhưng Long tộc và Kim Ô không hổ là đại tộc đỉnh cấp, cho đến tận nay tiên chức hai tộc này còn chưa có biến hoá quá lớn.

"Cũng may những câu chuyện này vừa bắt đầu"

"Chắc hẳn chờ thời gian dài, chắc chắn có thể ứng nghiệm toàn bộ"

Câu chuyện?

Ứng nghiệm?

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến vừa rồi đi ngang qua học đường nghe được những câu chuyện tình yêu, truyền thuyết món ngon khó hiểu kia.

Hắn còn tưởng những câu chuyện kia chỉ sử dụng để học vỡ lòng bình thường, hoặc là thật sự từng xảy ra trong quá khứ...

Không ngờ đúng là chiến lược do nhân tộc sắp xếp!

Tạo ra câu chuyện, rải khắp thiên hạ, làm giả hoa thật... Là "Từ không sinh có" của Vô Thủy sơn trang?

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến hậu thế Bàn Nhai giới, thôn trưởng Tang thôn Thiên Ngoại đảo.

Hắn ta vì người nhà tin vào bí pháp phú quý do Vô Thủy sơn trang rải ra, bị đưa vào chỗ sâu trong Vạn Hủy hải hiến tế... Lúc đó nghe nói, còn tưởng là ma đạo đã từng gây họa cho thế gian.

Lại không ngờ, ở thời kỳ hồng hoang, loại tin đồn này lại có tác dụng cướp đoạt khí vận, tiên chức?

Lúc này, cách hắn không xa, tên nhân tộc áo bào tro đột nhiên mở miệng: "Ly La đọa tiên triệu tập tổ chức Vạn Tiên hội vừa mới kết thúc."

"Chúng ta đạt được một chút tình báo"

"Phụng mệnh chủ thượng, nhân dịp lần này đến đây thông báo cho chư vị "Lần này trên Vạn Tiên hội, Ly La đọa tiên tự mình ra tay chỉnh đốn kỷ cương, diệt sát số lượng lớn Đọa Tiên làm trái thiên cương "Thế nhưng, lần này đại tộc chịu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ"

"Hơn nữa, Ly La đọa tiên còn tìm được manh mối thiên kiếp"

Nói đến đây, nhân tộc áo bào tro dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Ngoài ra, tộc ta có ba vị đồng tộc, không biết là dưới trướng vị chủ thượng nào, lấy thân phận khách quý tham dự lần Vạn Tiên hội này "Trên ghế, bọn họ công khai đề nghị trảm Phù Tang trước, lại trảm Kiến Mộc, lại tìm hiểu cách nô dịch Long tộc từ Ly La đọa tiên.."

"Hiện tại ba vị đồng tộc kia, có hai vị đã thoát thân"

"Còn có một vị, lại bị Ly La đọa tiên bắt đi, điều tra tung tích thiên kiếp, không rõ sống chết.."

Bùi Lăng ngồi trên ghế bên trái, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Ba nhân tộc vị là hắn, "Thế Vị" và "Phi Vinh".

Thế nhưng, hiện tại vị nhân tộc áo bào tro đang nói, hình như không nhận ra hắn.

Chắc tin tức này không phải đối phương nghe được từ chỗ "Thế Vị" và "Phi Vinh"...

Đám người trong điện khẽ gật đầu, ra hiệu đã nhớ kỹ việc này.

Ngay sau đó, trong hàng ghế bên trái, tên nhân tộc nữ tính mặt mày thướt tha, tiên tư dật mạo nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói: "Tối hôm qua, ở trên không Thương Lạc sơn, một Long Quy Long tộc giao chiến với mặt trời Kim Ô, tình hình chiến đấu rất kịch liệt!"

"Kết quả trận chiến này chính là Kim Ô trọng thương bỏ chạy.

"Một tôn hóa thân của tôn thượng nhà ta tự mình tiến về tru sát"

"Thế nhưng, phục kích thành công, lúc việc này sắp thành lại có một vị đồng tộc đột nhiên xuất hiện, ra tay từ bên cạnh, lừa gạt đầu Kim Ô kia"

Nghe vậy, đám người trong điện nhao nhao nhíu mày lại, tên nhân tộc mặt đầy thuốc màu kia cầm mộc trượng trong tay trầm giọng hỏi: "Xác định là đồng tộc?"

Nhân tộc nữ tính mặt mày thướt tha gật đầu chắc chắn: "Tôn thượng rất chắc chắn!"

Trong đại điện, bầu không khí lập tức thả lỏng.

Tên nhân tộc mặt đầy thuốc màu kia cầm mộc trượng trong tay nhẹ gật đầu, nói: "Cũng là huyết mạch tộc ta, vậy không có việc gì"

"Chỉ cần vật liệu rơi vào tay nhân tộc ta, do ai dùng cũng giống nhau.

Nhân tộc hoa phục tà dị kia khẽ cười nói: "Có thể lấy được Kim Ô từ trong tay hóa thân vị đại nhân kia, xem ra tộc ta lại có một vị thiên kiêu xuất sắc!"

Nhân tộc đeo mặt nạ hung ác, người khoác bào phục đỏ hồng tiếng nói khàn khàn, ngắn gọn nói: "Mau chóng liên hệ với vị đồng tộc này.

"Bây giờ có rất nhiều việc lớn, thêm một vị thiên kiêu sẽ thêm một phần lực lượng"

Nhân tộc nữ tính mặt mày thướt tha gật đầu: "Lúc ấy tôn thượng truyền âm trò chuyện"

"Thế nhưng, vị đồng tộc kia đi quá nhanh, lại chưa từng để lại đôi câu vài lời..."

Nghe đến đó, Bùi Lăng cố ý cúi đầu rất thấp.

Chuyện này cũng là hắn làm...

Đám người hơi thảo luận, đều cho rằng nên mau chóng liên lạc với vị thiên kiêu bản tộc đột nhiên xuất hiện này. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã đạt thành nhận thức chung, nhân tộc nữ tính mặt mày thướt tha hứa hẹn, sẽ do bọn họ phụ trách, truy tra vị trí của vị thiên kiêu bản tộc này.

Lúc này, tên nhân tộc áo bào trắng kim quan kia nói: "Chủ thượng muốn ta thông báo cho chư vị, số lượng thiên kiêu dị tộc, yêu tộc thiếu rất nhiều!"

"Trong khoảng thời gian này, số lượng dòng dõi do tộc ta sinh dục chậm chạp không thấy tăng trưởng"

1104 chữ

Chương 2914: Bố trí của nhân tộc (5)

"Nhất là trong số mới sinh, đối tượng thiên kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay"

"Chúng ta cần càng nhiều thiên kiêu dị tộc, yêu tộc coi như lô đỉnh, lấy nội tình, cơ duyên, khí số, mệnh cách của bọn họ để thai nghén huyết mạch tộc ta!"

"Số lượng con cháu liên quan trọng đại, kính xin chư vị châm chước!"

Đám người trong điện nghe vậy, vẻ mặt đều hơi nghiêm nghị.

Rất hiển nhiên, đây đúng là một vấn đề lớn!

Trong rất nhiều người áo bào đỏ tím phía bên phải, chẳng mấy chốc có nhân thần ra khỏi hàng, nói: "Lần này thảo phạt U Minh, ngũ đại Quyệt đền tội, trong đó Khốc Quyệt đã diệt, con cháu tộc ta sẽ không còn kiếp nạn mới sinh"

"Tiếp theo, tỉ lệ sống sót của các con cháu sẽ tăng lên rõ ràng"

"Hơn nữa, tiên chức Ứng Thanh Quyệt và Phệ Tâm Quyệt đều do tộc ta quản lý"

"Hai tiên chức này, lúc trước từng dụ giết rất nhiều huyết mạch tộc ta, nhất là hài đồng không hiểu việc đời và người trẻ trung huyết khí phương cương"

"Sau này, lại có thể dùng để cướp đoạt hài tử ngoại tộc, bù đắp tổn thất tộc ta.

Đám người gật đầu, sau đó lại bày tỏ bằng lòng điều động càng nhiều tu sĩ cướp giật thiên kiêu ngoại tộc, bảo đảm nhân tộc sinh dưỡng không bị ngăn trở.

Bàn xong việc này, nhân tộc hoa phục tà dị kia mở miệng, ánh mắt yếu ớt nói: "Chủ thượng của ta để ta đến truyền lời, thiên tài địa bảo, nhất là linh thạch, trong vòng mười đêm tiếp theo nhất định phải tăng lên ít nhất gấp đôi!"

"Nếu không, trận pháp các khu quần cư sẽ bị phong tỏa, trong lúc chúng ta nói chuyện... Đã không thể tiếp tục mua trật tự thiên địa"

"Ly La đọa tiên tự mình hạ giới, áp lực của chủ thượng rất lớn.

"Chư vị, kính xin mau chóng chuẩn bị rất nhiều tư lương!"

Nghe vậy, đám người trầm ngâm giây lát, lần lượt đáp lại: "Có thể!"

"Ta sẽ bẩm báo với chủ thượng"

"Ta cũng sẽ bẩm báo Đại tế chủ "Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng ta, không thể coi thường, ta nguyện lập tức đưa lên một nhóm linh thạch vừa thu lấy"

"Không sai, ta cũng sẽ lập tức truyền lời, để các nơi mau chóng vơ vét tư lương, thật sự không được sẽ để đội đi săn mạo hiểm đi săn Đọa Tiên, lấy đạo thể thần hồn cho đủ số.."

Trong đại điện, rất nhiều nhân tộc bên trái thỉnh thoảng mở miệng, nói ra từng tin tức, hay là đưa ra từng yêu cầu.

Mỗi một lần, đều mồm năm miệng mười bàn bạc.

Chung Quỳ Liệt trên thềm son vẫn không mở miệng.

Bùi Lăng cũng không rên một tiếng, cúi đầu không nói.

Sau một lát, tiếng người ồn ào dần bình ổn lại.

Tất cả nhân tộc đều chuyển về phía bên trên, nhìn về phía bóng dáng trên thềm son.

Cuối cùng Chung Quỳ Liệt đã mở miệng, hắn ta chậm rãi nói: "Lần này thảo phạt U Minh, như lời nói của hạ thần bổn vương, đại quân tru diệt chúng Quyệt, Ứng Thanh Quyệt, Khốc Quyệt, Tiếu Quyệt, Thuyết Mộng Quyệt, Phệ Tâm Quyệt đều đã chôn vùi, không lo giết hại huyết mạch tộc ta nữa!"

"Tiên chức Ứng Thanh Quyệt và Phệ Tâm Quyệt cũng bị tộc ta đoạt được"

"Trận chiến này, nhân tộc ta đạt được hai tòa U Đô thành trì "Một là Hiệt thành "U Minh chi chủ ngăn lại thiên kiếp, không cách nào nhúng tay; từ đầu đến cuối thành chủ Hiệt thành chưa từng lộ diện"

"Trong thành còn có Quyệt sót lại"

"Thế nhưng, khí số thành này đã thuộc về nhân tộc ta!"

"Tiếp theo, tộc ta sẽ sinh dục dòng dõi có thiên phú tương đương"

"Một là..."

Nói đến đây, Chung Quỳ Liệt nhìn về phía Bùi Lăng, nói: "Là Uyển thành U Hồn tộc!"

"Uyển thành không nằm trong kế hoạch của bổn vương"

"Lại là vị khách quý mà lần này bổn vương cố ý mời tới đánh xuống!"

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt tất cả nhân tộc lập tức rơi xuống trên người Bùi Lăng.

Khác với lần thứ nhất đầy vẻ đánh giá và nghi ngờ, lần này ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy vẻ ngạc nhiên và kính nể.

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, trong lòng lập tức rõ ràng, Chung Quỳ Liệt biết tất cả việc giữa hắn và thành chủ Uyển thành "Phiên Na"

Thế nhưng, hắn nào có đánh xuống toàn bộ Uyển thành?

Hắn chỉ là ách, còn có ít nhất hơn phân nửa chính tiên U Hồn tộc chưa bị hắn tiến đánh!

Đang nghĩ ngợi, nhân tộc áo bào xanh giày đen, có khí tức xuất trần đã đứng dậy, thi lễ với Bùi Lăng, cười hỏi:

"Không biết tôn giá xưng hô như thế nào?"

"Còn có, có thể biết tôn giá một mình đánh xuống toàn bộ Uyển thành như thế nào không?"

Đánh xuống Uyển thành như thế nào?

Điều này... Nên trả lời thế nào?

Bùi Lăng tê cả da đầu, đành phải đứng lên đáp lễ nói: "Vãn bối Bùi Lăng, không dám nhận lễ của chư vị"

"Về phần Uyển thành, cũng không phải công của một mình vãn bối"

"Nói đến, nhờ có Nhân Vương ban thưởng quan, mới cho vãn bối một cơ hội, nếu không chắc chắn làm trò hề cho thiên hạ.."

Nói đến đây, lo lắng đối phương tiếp tục vặn hỏi, Bùi Lăng lập tức bỏ qua chủ đề, nhanh chóng nói: "Vãn bối muốn biết, khi nào tiến đánh Kiến Mộc?"

Nghe vậy, Chung Quỳ Liệt lắc đầu, nói: "Thời cơ chưa tới"

"Bốn vị Tiên Tôn, một mặt trời, cùng Vị tranh, còn có hai vị...

Khẽ trầm ngâm một lúc, mới tiếp tục nói, "Hiện tại quan trọng nhất là bố trí trước khi tiến đánh Kiến Mộc Bốn vị Tiên Tôn...

Bùi Lăng lập tức nhớ tới, trước đó hắn rời khỏi U Minh, cố ý nghe ngóng thế cục hồng hoang từ "Phiên Na" nghe qua.

Hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới, cảnh giới cao nhất là Tiên Tôn!

1097 chữ

Chương 2915: Thiếu niên anh hùng

Loại tồn tại này, tổng cộng có bốn vị.

Một vị là "Kim", là "Cựu" trong miệng Chung Quỳ Liệt tiền bối.

Một vị là "Vị", là "Kim" trong năm tháng bình thường của Bàn Nhai giới.

Một vị là "Ly La Vị cuối cùng "Phiên Na" không dám nói ra tôn hiệu vị kia, chỉ nói cho hắn biết tiên nhân có "Vô Cấu thái" cùng "Hỗn Độn thái".

"Vô Cấu thái" chính là "Ly La" tiên tôn; còn "Hỗn Độn thái" là vị kia!

Lúc này, Chung Quỳ Liệt nói tiếp: "Về phần chuyện xưa ứng nghiệm"

"Kim Ô tộc và Long tộc huyết mạch cường đại, nội tình thâm hậu"

"Bọn họ chấp chưởng tiên chức quan trọng nhất giữa thiên địa, đã có vô số năm tháng, trong tộc có rất nhiều bí bảo, khí số trấn áp có thể nói vững chắc như núi"

"Đối phó loại đại tộc này, nếu câu chuyện bình thường hiệu quả yếu ớt, vậy áp dụng chuyện thật sự đã xảy ra, tiến hành tu sửa"

"Gần đây giữa tộc ta và Long tộc cùng Kim Ô tộc, mọi người có biết xảy ra chuyện lớn gì không?"

Phía dưới phía bên phải, một nhân thần mặc áo tím lập tức ra khỏi hàng, nói: "Vương, vừa vặn có một việc!"

"Tối hôm qua thần tuần tra lân cận hoàng đô, bắt sống một Giao Nhân có huyết mạch Thủy tộc. "Trải qua tra tấn, tên Thủy tộc kia tiết lộ một việc "Vài ngày trước, tộc ta có vị thiếu niên anh hùng, một mình xông vào Thủy Tinh cung Long tộc, đại náo một phen, cưỡng ép Giao Long nữ tiên, toàn thân trở ra"

"Long hậu bởi vậy giận dữ, lệnh cưỡng chế Thủy tộc truy sát trong đêm, nhưng lại tốn công vô ích!" Nghe vậy, nhân tộc cả người kiếm ý lạnh thấu xương khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Nói vậy, ta cũng nhớ ra. "Đêm hôm trước, thật sự có Thủy tộc điều tra khắp nơi, lục soát chỗ ẩn thân tộc ta khắp nơi"

"Ta biết mấy cứ điểm đều từng bị kiểm tra, toàn bộ trận pháp vỡ nát, đã không cách nào tiếp tục chống cự Đại Nhật chân hỏa"

Nhân tộc giáp trụ đầy đủ kia trầm ngâm nói: "Chuyện này, tộc ta biết không nhiều. Nhưng Long tộc và Thủy tộc dưới trướng rất rõ ràng.

Nam tử tay áo rộng cầm đầu chỗ ngồi bên trái dưới thềm son nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói: "Tộc ta không biết có làm sao?"

"Chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhân tộc ta có thể nhanh chóng nổi tiếng!" Nhân thần áo bào đỏ phía bên phải khẽ gật đầu, nói: "Đã vậy, cứ dùng việc này làm nguyên mẫu...

Nhân thần áo bào đỏ kia tiếp tục nói: "Trọng điểm của chuyện xưa là một vị thiếu niên anh hùng tộc ta, ban đêm xông vào Thủy Tinh cung Long tộc, lấy sức một mình độc chiến chúng tiên Long tộc, cùng rất nhiều phụ thuộc dưới trướng Long tộc.

"Thiếu niên anh hùng tộc ta anh tư bừng bừng phấn chấn, giết Thủy tộc máu chảy thành sông, mất hồn mất vía, bảy vào bảy ra, không Long nào có thể ngăn cản"

"Cuối cùng, thiếu niên anh hùng tộc ta toàn thân trở ra, cười dài mà đi, nâng cao uy phong nhân tộc ta.."

"Thế nhưng, một câu chuyện hoàn chỉnh, phải có nguyên nhân gây ra và kết quả kỹ càng. "Theo ý ta, nguyên nhân gây ra việc này là Long tộc kia lấy mạnh hiếp yếu, làm hại nhân gian, bởi vì ham trăm mẫu ruộng tốt do cả nhà gã thiếu niên anh hùng này vất vả khai khẩn, giết già trẻ cả nhà gã thiếu niên anh hùng này, ngay cả anh hài nằm trong nội cũng không buông tha, thật sự là lòng dạ ác độc, hung ác đáng ghét... "Gã thiếu niên anh hùng này tâm tính cứng cỏi, kính trên nhường dưới, vì báo mối thù cho cả nhà, từ đây thiếu niên thu thập khí phách, dốc lòng tu luyện"

"Cuối cùng được trưởng giả tộc ta bồi dưỡng ra, hắn công pháp đại thành, thế là đơn thương độc mã, ban đêm xông vào Thủy Tinh cung Long tộc.."

"Kết quả là, gã thiếu niên anh hùng này báo được đại thù, trên dưới Long tộc nhận sự trừng phạt mà bọn họ đáng nhận, từ nay về sau Long tộc cùng rất nhiều phụ thuộc không dám tiếp tục bất kính nhân tộc ta.."

Nói đến chỗ này, nhân thần áo bào đỏ nhìn toàn bộ đại điện, hỏi, "Chư vị nghĩ như thế nào?" Trong điện im ắng, phần lớn nhân tộc cũng hơi suy nghĩ.

Chỉ có điều, trong hàng ghế bên trái, nhân tộc hoa phục tà dị kia lắc đầu, tiếng nói âm u lạnh lẽo nói: "Câu chuyện này quá bình thản, không thỏa đáng lắm"

"Dù phân phó rất nhiều khu dân cư tuyên dương ra ngoài, cũng rất khó lưu truyền rộng rãi"

"Như thế, lại khó cướp đoạt khí số Long tộc"

"Không bằng thế này...

"Đổi nguyên nhân gây ra câu chuyện xưa thành, một vị tiền bối tộc ta nhân duyên trùng hợp cứu một vị Long tộc.

"Vị Long tộc kia vì báo đáp ân cứu mạng của tiền bối, đã hứa hẹn gả huyết mạch đích hệ xuất sắc nhất cho tử tôn của vị tiền bối kia"

"Vài năm sau, hôn ước sắp diễn ra"

"Không ngờ, công chúa đích xuất Long tộc kia tự cao xuất thân đại tộc, xem thường nhân tộc, vì vậy đến nhà từ hôn...

"Tuy lúc đó con cháu tiền bối tộc ta nhỏ yếu, lại kiên trinh bất khuất, vì cái gọi là ba ngàn năm Hà Đông, ba ngàn năm Hà Tây, đừng khinh nhân tộc nghèo!"

"Thế là, đôi bên định ra kỳ hạn ba năm, lấy thực lực đôi bên quyết định việc này đúng sai"

"Công chúa đích xuất Long tộc cười lạnh rời đi, con cháu tiền bối tộc ta cầm theo binh khí do tiền bối để lại, rời nhà xông xáo.

"Trong quá trình xông xáo, con cháu tiền bối tộc ta tu vi tiến nhanh"

"Một lần nào đó trải qua nguy hiểm, hắn cứu một nữ tử tuyệt mỹ từ trong yêu tiên phục kích"

1094 chữ

Chương 2916: Thiếu niên anh hùng (2)

"Khí chất của nàng không tầm thường, nội tình thâm hậu, lại là đời sau Long tộc"

"Long hậu và con cháu tiền bối tộc ta vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng đôi bên duyên phận thâm hậu, Long hậu vào nước tắm rửa nhưng lại bị tiên nhân ngoại tộc phục kích, trong lúc hỗn loạn đã tiếp xúc da thịt cùng con cháu tiền bối tộc ta.."

"Mặc dù giữa bọn họ có chênh lệch tuổi tác, con cháu tiền bối tộc ta cũng là quân tử lỗi lạc, nhưng sau khi đồng sinh cộng tử lại có tình cảm ngầm nảy sinh"

"Về sau, con cháu tiền bối tộc ta vì thực hiện ước hẹn ba năm, một mình giết vào Thủy Tinh cung Long tộc, đánh một trận chiến với công chúa đích xuất Long tộc, đại hoạch toàn thắng, cuối cùng rửa nhục mà đi"

"Nhưng Long tộc mặt dày vô sỉ, lật lọng, thẹn quá hoá giận lại điều động Long tộc, Thủy tộc đuổi giết khắp nơi!"

"Cũng may thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, Long hậu đã sớm sinh lòng hảo cảm, âm thầm ái mộ với vị con cháu tiền bối tộc ta, âm thầm ra tay, giúp đỡ thoát khỏi vòng vây.."

"Kết quả chính là, vị con cháu tiền bối tộc ta kia cùng Long hậu lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng chim kết liền cánh, trở thành kế phụ của tên công chúa đích xuất Long tộc kia.."

Nghe đến đó, trong đầu Bùi Lăng lập tức hơi mơ hồ.

Đây là thứ lộn xộn gì? !

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, rất nhiều nhân tộc trong điện lập tức nhao nhao vỗ tay: "Tốt!"

"Tốt! Hay cho một cái ba ngàn năm Hà Đông, ba ngàn năm Hà Tây, đừng khinh nhân tộc nghèo!"

"Câu chuyện này còn tốt hơn vừa rồi nhiều!"

"Không sai, câu chuyện hiện tại mới có phong cách ai cũng thích!"

"Đúng vậy, truyền bá câu chuyện này ra ngoài, chắc chắn sẽ một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc trở thành già trẻ đều biết"

Nhưng ngay lúc này, trong hàng ghế bên trái, nhân tộc áo bào trắng kim quan kia vung tay áo, ra hiệu đám người im lặng, mở miệng nói: "Nếu đã kéo cả Long hậu vào, không bằng to gan thêm một chút!"

"Nghe nói gần đây Long hậu Long tộc sinh hạ một vị tiểu công chúa thiên tư xuất chúng"

"Câu chuyện này nên là: Năm đó Long tộc Long hậu tấn thăng tiên chức, bị trọng thương trong thiên kiếp, rơi xuống hồng hoang"

"Lúc nàng suy yếu nhất gặp Kim Ô đi tuần, suýt nữa bị coi như huyết thực nuốt vào"

"Trong lúc nguy cấp, một vị thiếu niên anh hùng tộc ta ra tay dụ Kim Ô đi, giúp đỡ thoát khốn"

"Thiếu niên anh hùng tộc ta lòng dạ ngay thẳng, không cầu hồi báo, nhưng Long hậu lại nhớ kỹ trong lòng, vô cùng cảm kích"

"Sau khi Long hậu trở về từ chỗ chết, dưỡng thương xong, liền dẫn theo trưởng nữ cùng quay về hồng hoang, tìm kiếm ân nhân cứu mạng lúc trước"

"Vốn dĩ, Long hậu chỉ muốn đưa một trận tạo hóa cho thiếu niên anh hùng tộc ta, nhưng âm thầm nhìn trộm một thời gian lại phát hiện thiếu niên anh hùng tộc ta tài mạo song toàn, ôn nhu quan tâm, hiểu được Long ý "Trong chốc lát Long hậu không kiềm chế được, hóa thành nữ tử phàm nhân, qua lại với thiếu niên anh hùng tộc ta."

"Nàng càng lún càng sâu, cuối cùng kết làm phu thê với thiếu niên anh hùng tộc ta.

"Chỉ có điều, không lâu sau Long hậu phát hiện có thai, lo lắng lúc sinh con hiện ra nguyên hình, thiếu niên anh hùng tộc ta sẽ không tha thứ, vì vậy trằn trọc.

"Lúc này, trưởng nữ của nàng lại bị Long Vương mê hoặc, thuyết phục Long hậu rời đi"

"Long hậu do dự, Long Vương trong cơn tức giận, uy hiếp sự an toàn của thiếu niên anh hùng tộc ta, ép Long hậu trở về Long cung"

"Long hậu và Long Vương đại chiến một trận, nước khắp hồng hoang.

"Bởi vì Long hậu đang có mang thai, sợ động thai khí, không dám toàn lực ra tay, vì vậy rơi vào thế yếu.."

"Cuối cùng, Long hậu chỉ có thể đồng ý trở về Long cung, dùng cái này đổi lấy nước rút khỏi hồng hoang"

"Thiếu niên anh hùng tộc ta sao có thể để thê tử chịu uất ức như vậy?"

"Hắn nổi giận vì hồng nhan, một mình giết vào Thủy Tinh cung Long tộc, cuối cùng gặp được Long hậu bị giam lỏng ở đây, cùng thân sinh cốt nhục vừa ra đời, cũng chính là vị tiểu công chúa Long tộc kia.."

"Từ xưa tà không thể thắng chính, cuối cùng thiếu niên anh hùng tộc ta và Long hậu liên thủ tru diệt Long Vương, chém giết rất nhiều tiên nhân Long tộc, Thủy tộc, song song giết ra khỏi trùng vây, dẫn theo tiểu công chúa trở về nhà của bọn họ ở trong hồng hoang, từ đây sống ngày tháng hạnh phúc an khang."

Nghe vậy, Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm!

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, rất nhiều nhân tộc trong điện đã mồm năm miệng mười thảo luận: "Câu chuyện này cũng không tệ!"

"Ừm, cùng câu chuyện trước đó, mỗi người mỗi vẻ"

"Thế nhưng, trong câu chuyện này xuất hiện Kim Ô. Khí số đại tộc khó mà rung chuyển, một câu chuyện tốt nhất chỉ nhằm vào một đại tộc"

"Nói.."

"Vậy suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ thêm mấy cái, chúng ta cũng có thể chọn lựa một chút...

Lúc này, trong hàng ghế bên trái, nhân tộc đeo mặt nạ hung ác, trên người mặt bào phục đỏ hồng mở miệng nói: "Vấn đề lớn nhất của câu chuyện này ở chỗ thiếu niên anh hùng tộc ta cần cứu Long hậu từ trong tay Kim Ô."

"Điểm này rất không thỏa đáng"

"Thiếu niên anh hùng tộc ta trân quý bực nào, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy"

"Theo ý kiến của ta, câu chuyện này nên đổi thành: Long hậu Long tộc xuất thân đại tộc, phẩm vị cao nhã, tính thích âm nhạc. 1102 chữ

Chương 2917: Thiếu niên anh hùng (3)

"Có một ngày, nàng ẩn nấp tung tích, du lịch phàm tục tìm kiếm tiếng trời"

"Đột nhiên ở trong một tòa núi hoang nghe được tiếng nhạc mỹ diệu chưa từng nghe qua!"

"Nàng lập tức ngừng chân không đi, cẩn thận lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy thấm vào phế phủ, trong chốc lát như si như say, bị tiếng nhạc hấp dẫn, vô thức đi theo tiếng nhạc.

"Đi tới đi tới, Long hậu gặp được một vị mỹ thiếu niên nhân tộc trong một gian tinh xá trên núi"

"Thiếu niên kia quần áo đơn giản, cuộc sống nghèo khó, lại có một tay đàn tuyệt diệu"

"Long hậu thấy một lần thành si, không nhịn được hóa thân phàm nhân, ẩn nấp thân phận, quen biết với hắn.

"Sau khi hai người ở chung thời gian dài trong núi vắng, liền nhặt đất là hương, cùng bái thiên địa, lấy tinh xá là động phòng, cử hành hôn lễ đơn giản, kết làm phu thê"

"Lại qua mấy ngày, Long hậu phát hiện có thai, lo lắng lúc sinh con lộ ra khí tức, mang đến nguy hiểm cho thiếu niên tộc ta, liền đi không từ giã."

"Thiếu niên tộc ta có tình có nghĩa, đối mặt với biến cố lớn thế này, đau khổ vạn phần.."

"Cũng may danh cầm có linh, đàn của hắn không nỡ thấy chủ nhân đau khổ, lặng lẽ nói cho hắn biết thân phận của Long hậu"

"Sau khi thiếu niên tộc ta biết việc này, đi một mình đến Long cung, giết xuyên trùng vây, chỉ vì đạp vào chín tầng thềm son kia đòi lời giải thích!"

"Long tộc vô đạo, ác ý cản trở người có tình.

"Thiếu niên tộc ta trước sau chém giết vô số Long tộc, tiên nhân Tiên Quan Thủy tộc lại phá giải Long Vương gây khó khăn đủ đường, trải qua ngàn đau vạn khổ, cuối cùng gặp được Long hậu xa cách đã lâu"

"Lúc này Long hậu tiều tụy đi ra, không còn vẻ xinh đẹp tươi tắn như lúc hai người ở bên nhau, trong ngực nàng còn ôm một vị tiểu công chúa phấn trang ngọc trác, trời sinh linh tú"

"Thiếu niên tộc ta thấy vị tiểu công chúa kia, lập tức sinh lòng cảm ứng, lại là huyết mạch ruột thịt của hắn!"

"Phu thê gặp lại, mừng có ái nữ, vốn là việc đoàn tụ sum vầy nhưng Long Vương hèn hạ vô sỉ, nhất định phải cản trở ở giữa.."

"Trên dưới thềm son chỉ một bước có thể vượt qua lại như lạch trời, ngăn cách nam nữ có tình, ngăn cách huyết nhục thân tình"

"Long hậu nước mắt như châu, tiểu công chúa tiếng khóc vang dội, tình cảnh khiến người ta rơi lệ như thế, lại không đả động được Long Vương ý chí sắt đá..."

"Long Vương tâm tính ác độc, cả đời không thể thấy người có tình thành thân thuộc, lại ngang nhiên hạ lệnh đuổi giết thiếu niên tộc ta!"

"Đối mặt với hôn quân vô đạo như thế, lửa giận của Long hậu bốc lên, sao có thể để hắn ức hiếp phu quân mình?"

"Thế là, Long hậu lập tức ra tay bảo vệ thiếu niên tộc ta.

"Trong một trận hỗn chiến, Long hậu dẫn theo thiếu niên tộc ta cùng ái nữ của thiếu niên tộc ta chạy ra khỏi Long cung, lao tới tự do!"

"Long Vương kia hung tàn ác độc, đến tận đây cũng không chịu thu tay lại, vẫn phái dưới trướng đuổi giết"

"Trên đường chạy trốn từng bước hoảng sợ, nhưng Long hậu được thiếu niên tộc ta cổ vũ, tâm cảnh đột phá, tu vi tăng vọt, giết lùi truy binh trùng điệp, bảo vệ phu nữ bình yên vô sự"

"Nhưng Long Vương ngu ngốc tàn bạo, thấy dưới trướng không công mà lui, tự mình ra tay, ý đồ mưu hại thiếu niên tộc ta.

"Long hậu thấy thế, trong lúc giận dữ đã lấy long châu, phản nghịch phạt gân tẩy tủy cho thiếu niên tộc ta, tái tạo đạo thể, lại thi triển bí pháp Long tộc quán đỉnh cho thiếu niên tộc ta, đưa tặng tiên chức...

"Cuối cùng, thiếu niên tộc ta tu vi liên tục tăng lên, một khi thành tiên, tiên chức mang theo, trải qua một trận đại chiến, thành công chém giết Long Vương!"

"Trong trận chiến này, phong thái của thiếu niên tộc ta hoàn toàn chinh phục Long hậu, từ đây Long hậu bất chấp vứt bỏ Long tộc xa hoa và hư danh, hóa thân nữ tử phàm nhân, cam tâm rửa tay làm canh, giúp phu dạy nữ, cùng thiếu niên tộc ta ân ái hài hòa, sinh dưỡng rất nhiều...

"Dòng dõi của bọn họ đều sinh ra linh tú, có được rất nhiều tiên chức Long tộc...

Sau khi nghe xong, trong điện lập tức vang lên tiếng vỗ án: "Tốt!"

"Rất tốt!"

"Cái này tốt!"

"Ta thấy câu chuyện này được!"

"Không sai không sai, câu chuyện này chắc chắn có thể lưu truyền rộng rãi trong tộc ta, đạt tới mức mọi người đều biết, rất tán thành!"

Trong hàng ghế bên trái, Bùi Lăng nghẹn họng nhìn trân trối.

Lúc trước hắn bắt cóc tiểu công chúa Long tộc đã từng nghĩ tới, nếu sự tích của mình truyền đến nhân tộc, chắc chắn sẽ được mỹ hóa... Nhưng lúc đó nghĩ, nhiều nhất bỏ qua chuyện bắt cóc, biến thành đủ loại sự tích anh dũng một mình hắn xông vào Thủy Tinh cung Long tộc, nhưng không nghĩ tới bây giờ...

Đây là bịa thành thứ gì rồi? !

Long hậu và hắn kết làm phu thê?

"Yểu Nguyệt" tiểu công chúa biến thành nữ nhi của hắn?

Tiên chức Long hậu là của hắn?

Long Vương bị hắn chém?

Đây thật sự không hợp thói thường Không thể để những tiên tổ nhân tộc này lại nói bậy nữa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, tiếng nói sáng sủa: "Chư vị, chỗ ta cũng nghĩ đến một câu chuyện"

"Câu chuyện của ta rất gần với tình huống thật!"

Nghe vậy, tất cả nhân tộc trong điện đều nhanh chóng yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, những tiên tổ nhân tộc này bịa chuyện thật sự quá bất hợp lí, đúng là nói năng linh tinh!

1116 chữ

Chương 2918: Thiếu niên anh hùng (4)

Hiện tại, vì đề phòng bị người hậu thế hiểu lầm, hắn cũng chỉ có thể tự mình ra mặt, nói thật tình huống ngay lúc đó một lần.

Thế là, Bùi Lăng nghiêm mặt nói: "... Sau khi tên anh hùng nhân tộc kia xâm nhập Long cung, lần lượt bắt sống Long Nữ, Giao Nhân nữ tiên, Giao Long nữ tiên, tiểu công chúa Long tộc vừa ra đời, sau cùng đối mặt với Long hậu, không thể đối đầu, Long Nữ, Giao Nhân nữ tiên, Giao Long nữ tiên đều bị Long hậu cứu đi, chỉ còn lại tiểu công chúa đang ở trong tay hắn...

"Lúc đó, tên anh hùng nhân tộc kia đã bị thương, thân ở trùng vây, căn bản không có cách đào thoát "Dưới sự bất đắc dĩ, tên anh hùng nhân tộc kia đành phải lấy tiểu công chúa Long tộc vừa ra đời làm vật thế chấp, mới có thể bàn điều kiện với Long hậu.

"Về sau, Giao Long nữ tiên chủ động lấy mình làm con tin để trao đổi tiểu công chúa, tên nhân tộc kia thấy Long hậu đã mất kiên nhẫn, liền mạo hiểm đồng ý yêu cầu này"

"Cuối cùng, dựa vào sự cơ trí ứng biến của hắn, hắn cưỡng ép Giao Long nữ tiên, thuận lợi thoát thân từ Thủy Tinh cung Long tộc...

Nói đầy đủ chân tướng, Bùi Lăng chắp tay với rất nhiều nhân tộc đang ngồi, mới ngồi xuống.

Hắn nói quá kỹ càng!

Ở đây đều là tiên nhân, chắc chắn cũng đã đoán được là hắn.

Mặc dù nói ngay trước mặt rất nhiều tiên tổ như thế, cũng không tốt lắm, nhưng...

Suy nghĩ chưa dứt, trên hàng ghế cách hắn không xa, tên nữ tính nhân tộc mặt mày thướt tha, tiên tư dật mạo kia lập tức cau hàng lông mày kẻ đen, không đồng ý nói: "Bịa vậy không được"

"Anh hùng tộc ta dám can đảm một mình xông vào Thủy Tinh cung Long tộc, sao có thể lấy việc chạy ra Thủy Tinh cung Long tộc làm kết cục?"

"Điều này rất không phù hợp với khí khái anh hùng của vị thiếu niên kia, trước sau mâu thuẫn, căn bản không có khả năng xảy ra!"

Nhân tộc người khoác giáp trụ kia cũng gật đầu: "Không sai!"

"Mặc dù hiện tại chúng ta đang bịa chế câu chuyện, nhưng vẫn phải để ý logic cơ bản nhất "Loại câu chuyện trăm ngàn sơ hở, nhanh chóng nhìn rõ ràng kia, ngay cả tiểu nhi ba tuổi cũng không lừa được, nói ra, nhân tộc ta cũng không tin, sao có thể đưa đến tác dụng tranh đoạt khí số?"

Trong hàng ghế phía bên phải, nhân thần áo bào đỏ kia cũng nhíu mày lại, uyển chuyển nói: "Chúng ta xin nhận lòng tốt của Bùi đạo hữu"

"Bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ"

"Đạo hữu đã không biết bịa chuyện, vậy đừng nói nữa"

"Chúng ta tới là được"

Nhân thần áo tím kia ho khan nói: "Điều quan trọng nhất của câu chuyện này là phải phù hợp thực tế, không thể quá không hợp thói thường...

Trong hàng ghế bên trái, nhân tộc quanh người đầy kiếm ý nghiêm nghị từ tốn nói: "Tốt, vẫn là câu chuyện thứ tư tốt"

"Hợp tình hợp lý, trầm bổng chập trùng, rất gần sát sự thật, tất nhiên có thể lưu truyền rộng rãi.."

Nghe rất nhiều nhân tộc không hẹn mà cùng phản đối, Bùi Lăng lập tức bối rối.

Hắn không nói bừa!

Đây là trải nghiệm của hắn!

Nhưng không đợi Bùi Lăng giải thích, chẳng mấy chốc tên nhân tộc ngồi ở hàng ghế bên trái, tay áo phất phơ, đứng dậy nói: "Long Vương cũng đã ra, vậy tại sao cực hạn còn phải là Thủy Tinh cung Long tộc?"

"Nên đổi thành Long Đình Long tộc!"

Tên nhân tộc mặt đầy thuốc màu, cầm mộc trượng trong tay lập tức gật đầu: "Long Đình thật sự càng phù hợp với khí độ của thiếu niên anh hùng tộc ta"

Hắn ta hơi suy nghĩ, nhanh chóng tiếp tục nói, "Nếu đã đổi thành Long Đình, vậy nghe nói Long hậu thế hệ này có tổng cộng ba tên dòng dõi, một vị long tử, hai vị công chúa"

"Vì sao chỉ có một vị là hài tử của thiếu niên anh hùng tộc ta?"

Nhân tộc hoa phục tà dị kia trầm ngâm nói: "Câu chuyện trước đó vẫn còn sơ hở.

"Cần đổi lại một chút.

"Long tử còn có hai vị công chúa Long tộc, thật ra đều là hài tử của thiếu niên anh hùng tộc ta...

Nhân thần áo bào đỏ kia khẽ gật đầu, nói: "Mặc dù câu chuyện Bùi đạo hữu vừa soạn ra không ra sao, nhưng hắn nói tời Giao Nhân nữ tiên, còn có tên Giao Long nữ tiên kia, cũng có thể bịa thêm vào... Trong chốc lát, đám người trong điện ngươi một lời, ta một câu, bắt đầu mồm năm miệng mười sửa chữa câu chuyện thiếu niên nhân tộc và Long tộc, quảng điện vốn trang nghiêm túc mục lại náo nhiệt như chợ búa. Rất nhiều nhân tộc ngôn từ kịch liệt, không ngừng bắt bẻ suy nghĩ của những người khác, đề cử ý nghĩ của mình. Trong lúc ồn ào, Bùi Lăng là nhân vật chính trong chuyện này bị bỏ mặc ngồi trên ghế, lại không nói xen vào một câu nào.

Không lâu sau, rất nhiều nhân tộc thành công biên soạn tốt câu chuyện hoàn chỉnh: Long hậu Long tộc vẫn vì yêu thích âm nhạc, quen biết thiếu niên nhân tộc ẩn cư núi hoang, mến nhau, yêu nhau, lại tự định chung thân. Chỉ có điều, lần này Long hậu cũng không phải chỉ mang thai một lần, mà là ba lần.

Vì không muốn tiết lộ khí cơ trong lúc sinh, liên lụy thiếu niên, mỗi lần nàng đều rời đi sau khi phát hiện có thai, chờ sinh hạ dòng dõi mới trở về núi hoang, đoàn tụ cùng thiếu niên.

Sau khi hài tử thứ ba của bọn họ, "Yểu Minh" tiểu công chúa được sinh ra, cuối cùng việc của Long hậu và thiếu niên đã khiến Long tộc nghi ngờ, Long hậu bị giam lỏng ở Long Đình, không cách nào thông báo cho thiếu niên. Long Vương bụng dạ tàn ác, âm hiểm ác độc, vì trả thù cố ý truyền tin tức này khắp thiên hạ.

1096 chữ

Chương 2919: Thiếu niên anh hùng (5)

Sau khi thiếu niên biết được, không để ý nguy hiểm, một mình xông vào Long Đình.

Hắn ta quang minh lỗi lạc, tấm lòng rộng mở, tài tình tốt bụng... Trong quá trình chém giết rất nhiều tiên nhân Long tộc, Thủy tộc, đã hấp dẫn sự chú ý của một vị Giao Nhân nữ tiên.

Sau đó Long Vương vì ngăn cản thiếu niên và Long hậu đoàn tụ, cố ý làm khó dễ, bày ra câu đố, yêu cầu thiếu niên phá giải mới có thể tiến vào Long Đình.

Thiếu niên quan tâm mẫu nhi Long hậu, không cách nào chuyên tâm giải câu đố, vào lúc mấu chốt Giao Nhân nữ tiên đánh cắp đáp án từ chỗ Long Vương, tặng cho thiếu niên.

Thế là, thiếu niên lập tức giải đề, làm Long Vương mất hết thể diện.

Long Vương vô đạo, nói không giữ lời, lấy cớ câu đố quá đơn giản, lại bố trí thêm một cửa ải, tiếp tục làm khó thiếu niên.

Lúc này, Giao Nhân nữ tiên đã bị trông coi nghiêm mật, không cách nào giúp đỡ thiếu niên.

Nhưng từ xưa tà không thể thắng chính, hành động của Long Vương hèn hạ, cho dù Long tộc cũng không nhìn được.

Giao Long nữ tiên tên là "Hi Ngao" cũng là một người trong số đó, nàng tự mình thông báo đáp án cho thiếu niên, để thiếu niên một lần nữa phá ải mà ra!

Thua liền hai trận, dù Long Vương mặt dày vô sỉ cũng không thể không thả mẫu nhi Long hậu ra, để bọn họ gặp mặt thiếu niên.

Chỉ có điều, nhìn cả nhà Long hậu và thiếu niên đoàn tụ, Long Vương vô cùng ghen ghét, trong lúc ác độc lại ra tay, ý đồ chém giết thiếu niên!

Cũng may khi thành công thì nhiều người giúp, khi thất bại thì chả ai nhờ, Long hậu, Giao Nhân nữ tiên, Giao Long nữ tiên, Long hậu đẩy long tử, công chúa ra, nhao nhao thi triển thủ đoạn bảo vệ thiếu niên, sau đó Long Đình bộc phát đại chiến!

Trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, Long Vương đền tội, Long hậu trải qua chuyện này hiểu rõ trái tim mình, ở lại bên cạnh thiếu niên, không xa rời nữa.

Long tử, công chúa cũng bái kiến phụ thân, tôn làm "Vương" Long tộc chân chính, chấp chưởng Long Đình!

Về phần Giao Nhân nữ tiên và Giao Long nữ tiên có công hộ giá, không thể không thưởng, bọn họ lại có tình cảm thâm hậu với Long hậu, không muốn tách rời, thế là cùng tiến vào hậu cung của thiếu niên, đều là phi tử vị trí cao... Từ đây tỷ muội tương xứng, hòa thuận hữu ái.

Bùi Lăng mờ mịt, hoàn toàn không biết câu chuyện này có liên quan gì với hắn.

Lúc này, phía trên thềm son, Chung Quỳ Liệt tiếng nói trầm thấp mở miệng: "Câu chuyện Long tộc này, cứ quyết định như vậy đi "Trước tiên có thể bắt đầu từ câu chuyện của Bùi Lăng, về sau dần diễn biến thành câu chuyện sau cùng"

"Việc này, mau chóng làm chu đáo.

"Long tộc là chư thiên đại tộc, khí số tộc nó có tác dụng lớn cho tộc ta "Không thể lười biếng kéo dài!"

"Những Thủy tộc bắt được, không giết, trả về"

"Nhưng phải bắt bọn họ cùng mang câu chuyện này về"

Thấy Nhân Vương lên tiếng, tất cả nhân tộc lập tức cúi đầu, đáp: "Vâng!"

Chung Quỳ Liệt nói tiếp: "Đã có câu chuyện Long tộc, câu chuyện Kim Ô tộc cũng phải lấy việc thật sự đã xảy ra trong hiện thực làm nguyên mẫu"

Vừa dứt lời, trong hàng ghế bên trái, tên nữ tính nhân tộc mặt mày thướt tha kia lập tức nói: "Vị đồng tộc lừa gạt Kim Ô kia vừa hay phù hợp!"

"Thế nhưng, hóa thân tôn thượng nhà ta không thể xuất hiện trong câu chuyện Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói: "Quá trình thật sự của chuyện này là...

"Có vị thiếu niên nhân tộc từ nhỏ cuộc sống long đong nhưng một lòng hướng đạo, tu luyện cực kỳ khắc khổ"

"Hắn vô tình đạt được cơ duyên, lấy Phù Tang chi chủng định thành Tiên quả, tìm Nhân thành tiên, lại cướp đoạt khí số thiên hạ, tu thành khí tượng mười mặt trời lăng không"

"Có một ngày, lúc hắn tu luyện bị một mặt trời Kim Ô nhìn thấy, bị khí tức của hắn hấp dẫn, chủ động tiến lên bắt chuyện, sau khi luận đạo một phen đã coi thiếu niên tộc ta là tri kỷ"

"Lại có một ngày, thiếu niên tộc ta có việc muốn vào U Minh, cần mượn Phù Tang chân hỏa chiếu rõ U Đồ, mượn lửa của tên mặt trời Kim Ô kia.."

"Lúc ấy sắc trời đã tối, sau khi mượn lửa của mặt trời Kim Ô, chưa kịp chạy về Ngu Uyên trước khi mặt trời lặn, lại bị Long Quy Long tộc đánh lén trong đêm, thân chịu trọng thương"

"Vào thời khắc mấu chốt, tên thiếu niên nhân tộc kia xuất hiện, dâng lên khí tượng mười mặt trời trong đêm, lấy đó cứu trợ mặt trời Kim Ô "Lúc đó khí tức mặt trời Kim Ô yếu ớt, tiến vào mười mặt trời do thiếu niên nhân tộc dâng lên nghỉ lại...

Vừa nói xong, Bùi Lăng còn chưa kịp thở ra một hơi, tên nhân tộc hoa phục tà dị kia cũng đã nhíu mày lại, nói:

"Bùi đạo hữu, bất kỳ câu chuyện gì đều phải có nguyên nhân gây ra hợp lý"

"Vừa rồi trong câu chuyện Long tộc kia, nguyên nhân gây ra là Long hậu yêu thích âm nhạc, lúc này mới vui mừng kết duyên với thiếu niên tộc ta, tiến tới quen biết mến nhau, sinh con dưỡng cái "Logic này rất hợp lý, toàn bộ câu chuyện cũng trở nên êm tai"

"Nhưng câu chuyện do đạo hữu soạn ra, nguyên nhân gây ra chỉ là khí tức... Điều này quá không thực tế.

Hắn ta lắc đầu, nói, "Vẫn nên để ta bịa một chút"

"Lúc trước có một thiếu niên nhân tộc, thuở nhỏ yêu thích cung tiễn, hắn ngày ngày khổ luyện xạ thuật, muốn bắn rơi mặt trời khốc liệt...

1102 chữ

Chương 2920: Thiếu niên anh hùng (6)

Thấy sự tích của mình lại bắt đầu biến đổi quá mức, Bùi Lăng đau cả đầu, đang không biết phải giải thích thế nào, Chung Quỳ Liệt đột nhiên mở miệng, từ tốn nói: "Phù Tang chi chủng, mười mặt trời thành tiên.."

"Câu chuyện Kim Ô không cần bịa quá nhiều"

"Việc tiếp theo"

"Lần này, Ly La đọa tiên triệu tập mở Vạn Tiên hội, chỉnh đốn thiên cương chỉ là việc nhỏ"

"Mấu chốt là thiên kiếp"

"Trong khoảng thời gian này, trọng điểm quan sát những mục tiêu ngoại tộc yêu tộc, dị tộc Độ Kiếp kỳ"

"Một khi có rất nhiều ngoại tộc yêu tộc, dị tộc này bắt đầu dẫn hạ thiên kiếp bình thường, chính là Ly La đọa tiên thật sự tìm được vị trí thiên kiếp"

"Lúc đó, chính là thời khắc tộc ta tiến đánh Kiến Mộc!"

Vẻ mặt rất nhiều nhân tộc trịnh trọng, nhao nhao đáp: "Đã rõ!"

Bùi Lăng lại khẽ giật mình, tiến đánh Kiến Mộc.

Chung Quỳ Liệt vừa nói, thời cơ tiến đánh Kiến Mộc chưa tới, phải chờ bốn vị Tiên Tôn đều...

Suy nghĩ chưa dứt, lại nghe Chung Quỳ Liệt nói tiếp: "Từ trước đến nay việc sinh dưỡng dòng dõi do Thiên Sinh chân nhân chủ trì, tiếp theo cũng là như thế"

"Về phần tài nguyên liên quan, bổn vương sẽ để người dưới trướng ưu tiên cung ứng"

Tên nhân tộc áo bào trắng kim quan kia khẽ gật đầu: "Ta thay mặt chân nhân, đa tạ Nhân Vương"

Chung Quỳ Liệt tiếp tục nói: "Việc tư lương thiếu thốn, lần này thảo phạt U Minh, tất cả thu hoạch ngoại trừ trợ cấp, khen thưởng đã ước định trước đó, có thể chia bảy phần cho Trọng Minh đạo hữu"

Tên nhân tộc hoa phục tà dị kia chắp tay hành lễ: "Ta thay mặt tôn thượng, đa tạ Nhân Vương!"

Sau đó Chung Quỳ Liệt lại nói: "Việc khác...

Hắn ta nhanh chóng nói phương án xử lý từng chuyện, mỗi một việc đều xử lý rất thỏa đáng, nhân tộc phía dưới đều có không ý kiến, nhao nhao đồng ý.

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi chuyện đã hoàn thành bàn bạc.

Thấy lần nghị sự này đã gần kết thúc, Chung Quỳ Liệt không lãng phí thời gian, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi còn có chuyện gì muốn bàn?"

Rất nhiều nhân tộc đều là im lặng.

Lúc này tất cả mọi chuyện đều đã cơ bản hoàn thành kết nối.

Sau đó, bọn họ đều phải trở về bẩm báo cho tôn thượng nhà mình...

Chung Quỳ Liệt nhẹ gật đầu, ngắn gọn nói: "Bãi triều!"

Rất nhiều nhân tộc đứng dậy hành lễ: "Cung tiễn Nhân Vương!"

Thấy thế, Bùi Lăng cũng đứng dậy theo đám người, hơi cúi đầu chờ đợi Chung Quỳ Liệt rời đi trước.

Ngay lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói trầm thấp uy nghiêm: "Ngươi đi theo bổn vương"

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, còn chưa có hành động, cảnh tượng quanh mình đột nhiên thay đổi.

Không bao lâu, hắn xuất hiện trong một tòa thiên điện rộng rãi.

Toà thiền điện này kém xa chính điện xa hoa, bày biện đơn giản, xuyên qua màn trúc nửa cuốn có thể thấy dưới thềm trồng linh hoa cỏ ngọc đều xanh tươi ướt át, hương thơm xông vào mũi.

Chung Quỳ Liệt ngồi một mình trên chủ vị, xoáy châu nhẹ rủ xuống vẫn che đậy dung mạo của hắn ta, chỉ có điều hiện tại dáng ngồi của hắn ta lại trở nên tùy ý hơn nhiều.

Bùi Lăng tiến lên thi lễ một cái, cung kính hỏi: "Nhân Vương triệu kiến, không biết có gì phân phó?" Chung Quỳ Liệt cụp mắt nhìn hắn, rất gọn gàng dứt khoát hỏi: "Vị anh hùng nhân tộc một mình xông vào Thủy Tinh cung Long tộc là ngươi?"

Hoàng đô.

Chợ búa.

Váy cẩm tú uốn lượn như mây, "Mặc Côi" chậm rãi đi trên phố dài.

Trong tay nàng cầm một con ve mềm bện từ linh thảo, con ve mềm sinh động như thật, trên đó mơ hồ có một đoàn sương mù quanh quẩn, khí tức âm u lạnh lẽo, có hình dạng quyên lâu hiện ra, không ngừng gào thét.

"Mặc Côi" nhìn con ve mềm này, như có điều suy nghĩ.

Đây là vừa rồi nàng sửa lại kiếm pháp cơ sở giúp mấy hài tử, những hài tử kia trả thù lao cho nàng.

Nhân cơ hội này, nàng cũng nghe ngóng một ít tin tức từ những hài tử này.

Chỉ có điều, không có tác dụng đặc biệt gì, thứ bọn nhỏ biết đến đều là một ít việc ăn ở đơn giản nhất, cùng một vài thứ đồ chơi.

Ví dụ như con ve mềm này chính là tỷ tỷ của một hài đồng thi triển (Câu hồn thuật], câu hồn một con cô hồn dã quỷ, sau khi đánh nó vào con ve mềm, con ve mềm này có thể chạy khắp nơi, khí tức âm u lạnh lẽo của nó còn có thể trợ giúp hài đồng rèn luyện thể phách...

Rất hiển nhiên, có lẽ lúc này chín tông đã xuất hiện hình thức ban đầu, nhưng dưới áp lực vạn tộc tranh phong, trong số bọn họ cũng không phân ra chính ma rõ ràng.

Thậm chí lúc này tông môn chính đạo hậu thế cũng có toàn dân giai binh, chỉ mong đạt được mục đích. "Mặc Côi" không hỏi thăm đến tung tích Tố Chân Thiên, tuổi tác những hài tử này quá nhỏ, biết không nhiều.

Về phần trưởng thành... Gần như đều đang bận rộn, căn bản không thấy bất kỳ nhân tộc trưởng thành nhàn rỗi gì.

Tình hình như vậy, "Mặc Côi" cũng không tiện tiến lên làm phiền.

Nàng suy nghĩ, có nên đi giúp mấy người lao động trong thành, thuận tiện tìm hiểu tin tức hay không, còn chưa di chuyển bước chân đột nhiên phát hiện, trên quảng trường trước cung thành xuất hiện khí tức rất nhiều nhân tộc!

"Mặc Côi" lập tức thay đổi phương hướng, bước về phía quảng trường.

Còn chưa đến quảng trường, một nhóm tiên nhân nhân tộc đã đi ra từ hoàng cung, tốp năm tốp ba thảo luận, đi lướt qua nàng.

Chỉ có điều, trong những người này cũng không có Bùi Lăng.

1092 chữ

Chương 2921: Thiếu niên anh hùng (7)

Một lát sau, "Mặc Côi" đi đến trước cửa hoàng cung, nơi đây vẫn là giáp sĩ như mây, kim kiều như hồng.

"Thái Đồ" đứng xuôi tay, kiên nhẫn chờ đợi ở bên.

"Mặc Côi" lập tức tiến lên hỏi: "Thái Đồ tiền bối, Bùi Lăng đã ra chưa?"

"Thái Đồ" lắc đầu nói: "Chưa"

"Vương còn có một ít chuyện giao phó, phiền ngươi đợi thêm một chút.

"Mặc Côi" nhẹ gật đầu, nói: "Được."

Nàng chợt quay người rời khỏi quảng trường, lại tiến về con đường vừa rồi.

Trên đường lại đi ngang qua cửa học đường, lão phu tử bên trong vẫn tiếp tục kể chuyện cho đám học sinh.

Trong khoảng thời gian này "Mặc Côi" đi dạo khắp nơi, đã xác định, trong toà hoàng đô này chỉ có một gian học đường. Nàng liếc mắt, thầm nghĩ đây chính là hình thức ban đầu của Ngọc Lân thư viện Lưu Lam hoàng triều hậu thế. Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" thay đổi chủ ý, dừng chân bên ngoài viện, quyết định dự thính một bài.

Lúc này, lão phu tử vừa kể xong một câu chuyện, lật mở quyển sách trong tay, tiến vào trang kế tiếp.

"Mặc Côi" mắt sáng như đuốc, lập tức thấy ngay chớp mắt lão phu tử lật mở một trang mới, ký tự trên đó biến ảo, hình như có chỗ thay đổi.

Vẻ mặt lão phu tử bình tĩnh, không chút phật lòng, lúc này nói: "Hôm nay, lão phu sẽ kể cho các ngươi nghe câu chuyện đại anh hùng nhân tộc ta và Long tộc"

"Tộc ta có vị thiếu niên, trời sinh am hiểu đánh đàn"

"Hắn cầm kỹ tinh xảo như tiếng trời, vô cùng dễ nghe!"

"Một sự tồn tại là đời sau Long tộc, sinh ra làm tiên, gặp qua vô số thanh ca diệu âm trong chư thiên vạn giới, ngày nào đó đi ngang qua núi hoang, nghe thiếu niên tộc ta tiện tay đàn khúc, cũng không nhịn được kinh động như gặp người trời."

"Long hậu kia thầm nghĩ trong lòng, hôm nay đã gặp diệu khúc như thế, chỉ nghe nóng ruột nóng gan, tinh thần không tập trung, nếu không đi gặp sinh linh đánh đàn một lần, chẳng lẽ không phải tiếc nuối suốt đời?"

"Thế là, nàng lại không do dự, ẩn nấp tung tích, lần theo tiếng đàn tìm kiếm trong núi hoang...

"Lần tìm kiếm này đã chọc tới một đoạn giai thoại truyền kỳ thiên cổ.

Giọng lão phu tử hòa ái, âm điệu chập trùng, kể câu chuyện làm người ta say mê.

Rất nhiều học sinh nghe được nín thở ngưng thần, cực kỳ nghiêm túc.

Bên ngoài tường viện, "Mặc Côi" cũng nghe đến mê mẩn, nàng không tự chủ được nỗi lòng, bị kéo theo lời kể của lão phu tử, khi thì vui vẻ, khi thì ưu sầu, khi thì lo lắng, khi thì tức giận...

Chỉ cảm thấy tên anh hùng nhân tộc kia quả nhiên có tình có nghĩa, tài tình tuyệt hảo, mị lực vô tận, Long hậu cũng vô cùng chân thành, một mảnh tình si.

Một người một Long này lưỡng tình tương duyệt, không rời không bỏ, có thể nói là một đôi trời đất tạo thành. Đáng hận, Long Vương kia đứng đầu một tộc, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, gần như phá hủy một đôi uyên ương tốt...

"Mặc Côi" đang nghe chuyện xưa, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng nàng: "Mặc Côi?"

Nàng lập tức quay đầu lại, đã thấy một nam tử nhân tộc bị bao trong kim giáp, phía trên giáp trụ loang lổ vết máu, đứng ở sau lưng nàng không xa.

Bên cạnh nam tử còn có mấy nhân tộc trang phục không khác lắm, quanh người có mùi máu tanh và chiến ý chưa tiêu tán, nhìn lại đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh thấu xương.

Khí tức đoàn người đều cao xa mờ mịt, đã vào tiên cảnh.

Mặc dù khuôn mặt nam tử lên tiếng đều bao phủ dưới mặt nạ, nhưng toàn thân kiếm ý xông lên trời không, kiếm ý kia cao ngất mà quen thuộc.

"Mặc Côi" lập tức nhận ra, lập tức nói: "Cô Miểu? Ngươi thành tiên khi nào?"

"Cô Miểu" lắc đầu, nói: "Hiện tại, ta còn chưa hoàn toàn là tiên, tiếp theo ta phải đi thành tiên!"

"Mặc Côi" hỏi: "Trèo lên Kiến Mộc?"

"Cô Miểu" nói: "Không phải...

Đang nói, mấy tên nhân tộc đi cùng "Cô Miểu" đã nhanh chân đi xa, một bóng người trong đó quay đầu thúc giục: "Cô Miểu, chính sự quan trọng, đừng trì hoãn!"

"Cô Miểu" nhìn "Mặc Côi", nhanh chóng nói: "Hoài Phố, Tranh, Vong, Tu Xà, Thùy Vũ còn có Tượng Tái đều đã vẫn lạc"

"Hiện tại đã có bao nhiêu Đại Thừa vào ván cờ?"

"Mặc Côi" cũng nhanh chóng trả lời: "Không tính chín người nhóm đầu tiên, đến ta đã có mười bốn vị!"

"Cô Miểu" nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bước nhanh đuổi theo đội ngũ đã đi ra một khoảng cách rất dài...

Nhìn bóng dáng "Cô Miểu" rời đi, "Mặc Côi" nhíu mày.

"Thùy Vũ" và "Tượng Tái" đều là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp, ngoại trừ Bùi Lăng, chính là mấy vị Đại Thừa mạnh nhất trong lần vào ván cờ này!

Không ngờ hiện tại ngay cả cái bóng Kiến Mộc cũng chưa thấy, ba vị Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp chỉ còn lại "Cô Miểu"

Nhưng vừa rồi "Cô Miểu" cũng tiết lộ một tin tức vô cùng quan trọng cho nàng!

Đoạn năm tháng trận chiến hồng hoang này, dù hung hiểm nhưng... Không lên Kiến Mộc cũng có cách thành tiên!

Màn đêm buông xuống, huyết nguyệt như lưỡi câu.

Dây leo rậm rì như cây sắn dây, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ thôn xóm.

Giữa lô cốt thấp bé có đường phố đan xen.

Lúc này, đám người lui tới vội vàng dưới ánh trăng đỏ hồng.

Thủ vệ cầm thương đứng ở cửa thôn, khí tức hoàn mỹ không một tì vết, vẻ mặt đề phòng.

Bỗng nhiên, không gian cách đó không xa hơi dao động, một bóng dáng kim giáp nhuốm máu, đôi mắt sáng đầy nước, lặng yên xuất hiện, chính là "Không Mông"

1106 chữ

Chương 2922: Nhiệm vụ hộ tống

Nàng vừa xuất hiện, vô số thủ đoạn đã nhao nhao đảo qua, sau khi xác nhận không sai, rất nhiều sát phạt ngo ngoe muốn động lại nhanh chóng yên tĩnh lại, dường như chưa xảy ra cái gì.

Hai tên thủ vệ thấy dấu vết giăng khắp nơi trên kim giáp của nàng, cùng mùi máu tanh chưa tán đi trên người, đều nghiêm nghị thi lễ.

Tên thủ vệ phía bên phải nhìn sau lưng nàng, dừng một chút vẫn hỏi: "Đám người Ngân Khương.."

"Không Mông" khẽ gật đầu, nói: "Ngân Khương tiền bối còn có hai vị đồng bạn của ta đều đã chiến tử Tên thủ vệ phía bên phải than nhẹ một tiếng, nhưng không tiếp tục hỏi thăm mà tránh ra một con đường. "Không Mông" đi vào trong thôn.

Tình hình trong làng không khác lúc nàng mới tới chút nào.

Bóng dáng từng phàm nhân bận rộn, xen lẫn Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tới lui như gió.

Tất cả mọi người đều có vẻ vội vàng trước khi xuất phát, căn bản không chú ý người khác.

Nhưng mới mấy ngày ngắn ngủi, "Thùy Vũ", "Tượng Tái", Ngân Khương... Đều đã vẫn lạc, chỉ còn một mình nàng bước trên con đường tiến về căn phòng thôn trưởng.

"Không Mông" cảm xúc chập trùng, trong vô thức đã đi vào trong tiểu viện cửa riêng.

Lão giả áo gai ngồi xếp bằng trong phòng khách, đang nhắm mắt dưỡng thần, phát hiện "Không Mông" đến đây, hắn ta mở mắt ra, thấy sau lưng nàng trống rỗng, vẻ mặt lại không thay đổi quá nhiều.

Nhân tộc yếu đuối, trong năm tháng dài đằng đẵng thường là huyết thực của tộc khác.

Muốn thoát khỏi thân phận huyết thực, muốn thật sự đứng sừng sững giữa phương thiên địa này, hy sinh là điều không thể thiếu.

Từ "Nó" đến "Thần"

Tộc quần đã trải qua vô số huyết lệ, con đường này thi hài từng đống, chỉ cần có thể đi đến thời đại huy hoàng của nhân tộc, tất cả cái giá phải trả đều đáng giá!

Lão giả áo gai đã sớm nhìn quen sinh ly tử biệt, lúc này sóng mắt cũng không có bất kỳ dao động gì, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tình huống nhiệm vụ lần này như thế nào?"

"Không Mông" lấy lại bình tĩnh, nói: "Trận chiến này, đại thắng!"

Sắc mặt lão giả áo gai lập tức thả lỏng, nói: "Kể lại quá trình đã trải qua "Không Mông" nói: "Ngân Khương tiền bối dẫn theo chúng ta tiến đến điểm hội hợp... Trên đường gặp Tôn tiền bối, cùng đồng bạn Tôn tiền bối.."

"Ngân Khương tiền bối, Thùy Vũ, Tượng Tái đều đã vẫn lạc"

"Trong lúc Cô Miểu thảo phạt Phệ Tâm Quyệt thân chịu trọng thương, sau cùng chiến thắng tranh đạo, đã đạt được tiên chức Phệ Tâm Quyệt"

"Hắn được một vị tiền bối dẫn đi tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, vì vậy chưa trở về làng"

Lão giả áo gai khẽ gật đầu, sau đó nói: "Ta đã biết"

"Lần này thảo phạt U Minh, ngươi vất vả rồi"

"Mấy ngày tiếp theo, ngươi có thể nghỉ ngơi trong thôn thật tốt"

"Một vài tư lương tu hành, ta sẽ để người đưa qua Nghe vậy, "Không Mông" lập tức lắc đầu, nói: "Tiền bối, sau nhiệm vụ U Minh còn có hai nhiệm vụ"

"Thứ nhất là hộ tống; thứ hai là trảm Kiến Mộc"

"Hiện tại ta đã hoàn thành nhiệm vụ vào U Minh này "Ta muốn biết, cụ thể nhiệm vụ hộ tống này là cái gì?"

Lão giả áo gai nhìn nàng, ánh mắt hơi có vẻ tĩnh mịch, bình thản hỏi: "Ngươi muốn nhận nhiệm vụ này?"

"Không Mông" nhẹ gật đầu.

Lão giả áo gai im lặng một lát, sau đó nói: "Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, nhiệm vụ này đã bắt đầu trước thời hạn"

"Từ tối hôm qua đã bắt đầu nhiệm vụ "Đêm nay và đêm mai, trong ba đêm này đều có thể xác nhận nhiệm vụ "Ngươi vừa hoàn thành nhiệm vụ vào U Minh, nếu muốn nhận nhiệm vụ hộ tống này, nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, sẽ lập tức xuất phát "Về phần nhiệm vụ này là cái gì"

"Đến lúc đó, ngươi sẽ biết...

Dừng một chút, lão giả áo gai tiếp tục nói, "Nhắc nhở ngươi một chút, không nên quá miễn cưỡng mình.

"Bốn mươi chín kiếp cũng có thể thành tiên...

Nghe đến đó, con ngươi "Không Mông" hơi co lại, lập tức biết nhiệm vụ này có liên quan với đạo kiếp!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng nhanh chóng nói: "Tiền bối, ta không cần nghỉ ngơi!"

"Ta muốn lập tức tham gia nhiệm vụ này!"

Lão giả áo gai khẽ gật đầu, nói: "Ngươi chờ một lát, có người sắp đến"

"Không Mông" đáp: "Được!"

Chợt, nàng đứng xuôi tay, kiên nhẫn chờ đợi.

Lão giả áo gai nhắm mắt lại như tiếp tục dưỡng thần.

Huyết nguyệt khẽ dời, Đế Lưu Tương trùng điệp trút xuống, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, đã thấy mấy Đại Thừa khí tức hoàn mỹ dẫn đầu, nhanh chân đi vào.

Ở phía sau bọn họ, lại có từng phàm nhân không có chút tu vi nào đi theo.

Những phàm nhân này, có mấy người mà "Không Mông" đã từng gặp trong hai lần ra vào, trẻ có già có, có nam có nữ, đều mặc quần áo vải thô tiện cho hành động và lao động, vẻ mặt kiên định nghiêm nghị.

Đại Thừa đi trước nhất đi tới trước lão giả áo gai, khom mình hành lễ, trầm giọng nói: "Thôn trưởng, phàm nhân khởi hành đêm nay đã đến đông đủ"

"Tổng cộng 274 người"

"Đều là phụ tinh mẫu máu, có thai sinh ra bình thường, chưa từng sử dụng bất kỳ thủ đoạn tu sĩ nào"

Lão giả áo gai khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những người phàm tục kia, không phát hiện điều khác thường gì, chợt đứng lên: "Đi theo ta!"

Hắn ta không đi ra khỏi tiểu viện, mà trực tiếp đi vào trong toà lô cốt này.

Tất cả tu sĩ đều rất bình tĩnh đi theo phía sau hắn ta.

Trong đám phàm nhân, mấy hài đồng tuổi tác còn nhỏ lại nhiều ít lộ ra chút tò mò và kích động.

1113 chữ

Chương 2923: Nhiệm vụ hộ tống (2)

Trong năm tháng này, cho dù hài đồng cũng không thể thanh nhàn, từ khi biết đi đường đã được tay nắm tay dạy bảo, làm một vài việc đủ khả năng.

Thỉnh thoảng bọn họ có thời gian có thể chơi đùa, cũng phải dùng để luyện tập kỹ nghệ đi săn, hái thuốc, trị thương.

Thế nhưng, hài đồng khó mà kiềm chế thiên tính, từ khi bắt đầu biết chuyện đã lớn lên ở thôn xóm này, không thiếu bắt lấy tất cả cơ hội, khắp nơi chơi đùa "thám hiểm".

Sân nhỏ ở chỗ lão giả áo gai chắc chắn là cấm địa của thôn này.

Bọn họ tò mò nơi này đã lâu, bây giờ có thể tự mình tiến vào...

Suy nghĩ chưa hết, đã thấy lão giả áo gai tiến vào nội thất bày biện đơn sơ giống hệt gian ngoài, không có ý muốn dừng bước, đi thẳng đến vách tường trống rỗng lấp kín.

Bóng dáng của hắn ta như bọt biển, hòa vào bức tường trông như cực kỳ kiên cố kia.

Đám người nhao nhao đuổi theo. Trong lòng "Không Mông" hơi ngạc nhiên, lấy ánh mắt của nàng cũng hoàn toàn không nhìn ra thủ đoạn sau bức tường này.

Nàng kẹp trong đám người, bước đến bức tường.

Không có bất kỳ trở ngại gì, cũng không có bất kỳ khác thường gì, dường như đi qua một mảnh không khí, nàng đã xuất hiện trong một đường hành lang u ám thâm thúy.

Hiển nhiên đầu đường hành lang này ở dưới mặt đất, nhìn từ vết tích xung quanh, thuộc về nửa thiên nhiên nửa nhân tạo.

Phía trên đỉnh động có thạch nhũ so le rủ xuống, trông như răng nhọn của cự thú.

Trên vách động, cứ cách mỗi trăm bước, có thây khô Giao Nhân bị trói gô quỳ sát ở bên, đục một cái lỗ ở trên đỉnh sọ, ngọn lửa thuần trắng cháy hừng hực, xua tan bóng tối.

Ánh sáng mờ mịt, toàn bộ đường hành lang, bốn phương tám hướng đều có lít nha lít nhít vân triện sáng tắt.

Tĩnh mịch, bình thản, thanh tịnh... Ánh sáng nhạt không ngừng lấp lóe, nhưng sâu trong đường hành lang lại có một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo như hung thú vô hình lạnh lùng phủ phục, như chờ đợi rất nhiều nhân tộc, huyết thực tiến hiến đi vào trong cái miệng to như chậu máu của nó.

Bước chân của lão giả áo gai không ngừng, dẫn theo một đoàn người cất bước trong đường hành lang âm u.

Bộp, bộp, bộp...

Toàn bộ đội ngũ không người mở miệng, trong chốc lát không có gì ngoài tiếng hít thở nhỏ xíu, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân quanh quẩn.

Giây lát sau, trước mắt đột nhiên sáng sủa, cuối hành lang xuất hiện một tòa đại sảnh trong lòng đất.

Toà đại sảnh này rất rộng lớn, bốn vách tường đóng đinh từng bộ thây khô Giao Nhân, ánh lửa huy hoàng chiếu bên trong sảnh sáng như ban ngày.

Mặt đất đại sảnh bị san bằng như một mảnh quảng trường.

Sau quảng trường là một thềm son dài dằng dặc.

Phía trên thềm son có đài cao đứng sừng sững, kiểu dáng cổ xưa, trên tế đàn có ngọn lửa đen nhánh cháy hừng hực.

Ánh lực như thủy triều mực mãnh liệt, lại có một chiếc mặt nạ khí tức tang thương lơ lửng trong ánh lửa, như chiếc thuyền cô độc nghỉ lại trên mặt biển, thoải mái chìm nổi theo sóng lớn.

Chiếc mặt nạ kia vẻ mặt dữ tợn, hung ác như yêu quỷ, tản ra ngang ngược và sát khí như thực chất, khí tức hung sát như sóng dữ cuồn cuộn, thuận theo đài cao một đường chảy xuôi xuống, nhét đầy toàn bộ đại sảnh, tràn ra bên ngoài đường hành lang.

Lúc nhìn thoáng qua, "Không Mông" như nhìn thấy dưới mặt nạ kết nối với một huyết ảnh đỏ hồng, nhưng bình tĩnh nhìn lại, dường như chỉ là hoa mắt.

Thôn trưởng dừng lại dưới thềm son, hơi cúi đầu, trầm giọng nói: "Lấy thiên chi phạt, tiếc gì kim giáp!"

Tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa đen nhánh trên đài cao lập tức trì trệ.

Ngay sau đó, ánh lửa rực rỡ!

Màu mực tuôn ra, trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ đài cao, vọt xuống thềm son, khí thế hung mãnh, đại sảnh vốn sáng tỏ lập tức chìm vào tối mờ.

Lão giả áo gai áo bào phần phật, vẻ mặt bình tĩnh.

Trong nháy mắt, màu mực vững vàng ngừng lại ở chỗ cách ba bước trước mặt hắn ta.

Ánh lửa đen nhánh như suối phun, đưa cái mặt nạ hung ác kia xuống thềm son, đến trước mặt của lão giả áo gai.

Lão giả áo gai trịnh trọng duỗi hai tay ra, cầm lấy tấm mặt nạ kia từ phía trên hắc hỏa, sau đó xoay người nói với Đại Thừa tên là Cự: "Cự, tiến lên Đại Thừa tên là "Cự" lập tức bước nhanh đến phía trước, hơi khom người: "Thôn trưởng"

Lão giả áo gai đưa tay, đeo tấm mặt nạ kia lên khuôn mặt của hắn ta.

Tấm mặt nạ kia vừa chạm đến mặt Cự, khí tức vốn ngang ngược tàn nhẫn lập tức tan thành mây khói như giọt nước vào biển, hoàn mỹ dung hợp với khí tức của Cự.

Cùng lúc đó, trên mặt nạ hiện ra từng đường vân xinh đẹp quái đản.

Những đường vân này lộng lẫy diễm lệ, thuận theo mép mặt nạ sinh sôi ra lít nha lít nhít xúc tu nhỏ bé, như rong rêu chầm chậm rêu rao dưới đáy biển.

Khí tức âm u lạnh lẽo, u ám, hỗn loạn, tà ác thấm ra từng chút một.

Lão giả áo gai nhàn nhạt phân phó: "Người tiếp theo"

Hắn ta vừa nói, hắc hỏa phía trên không có dấu hiệu nào, lại xuất hiện một cái mặt nạ giống hệt với vừa rồi!

Đại Thừa thứ hai tiến lên khom người, lão giả áo gai cũng đeo mặt nạ cho hắn ta. Giống với Cự, sau khi Đại Thừa thứ hai đeo mặt nạ, mặt nạ cũng hiện ra đường vân rất cổ quái, u lãnh, lần này đường vân dọc theo từng đoàn sự vật, như tơ nhện dinh dính chui vào trong hư không.

Khí tức vị Đại Thừa này, cũng hóa thành u lãnh, hỗn loạn...

1111 chữ

Chương 2924: Nhiệm vụ hộ tống (3)

Sau đó là tên Đại Thừa thứ ba, Đại Thừa thứ tư...

Chẳng mấy chốc, đã đến lượt "Không Mông"

"Không Mông" đi ra phía trước, nhìn thôn trưởng lại gỡ xuống một cái mặt nạ mới từ trên hắc hỏa, đang muốn đeo lên cho nàng, "Không Mông" đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tiền bối, mặt nạ này có tác dụng gì?"

Lão giả áo gai ngắn gọn nói: "Sẽ không mê đảo ở trong hỗn độn.

Nói xong, hắn ta đeo mặt nạ lên trên mặt "Không Mông" mặt nạ vừa tiếp xúc với mặt "Không Mông" một luồng Ầm.u lạnh lẽo truyền đến, chợt tất cả ý lạnh cùng cảm giác với mặt nạ đã biến mất không còn một mảnh. "Không Mông" cảm thấy, dường như mình cái gì cũng không đeo cái kia, trong chớp mắt tấm mặt nạ kia tiếp xúc với nàng đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ có điều, cả người của nàng lại cảm nhận được một sự thay đổi huyền diệu.

Dường như toàn bộ thần hồn đạo thể ngâm vào một suối nước lạnh, tỉnh táo trước nay chưa từng có.

Lão giả áo gai không nhìn nàng nữa, mà nhìn về phía nhân tộc sau lưng nàng: "Người tiếp theo"

"Không Mông" lập tức tránh sang bên cạnh, đi đến chỗ Đại Thừa đã đeo mặt nạ.

Không bao lâu, tất cả nhân tộc dù là tu sĩ hay phàm nhân, đều đeo lên một tấm mặt nạ hung ác quái đản.

Sau khi những người phàm tục kia đeo lên mặt nạ, khuôn mặt cũng bị mặt nạ che đậy như tu sĩ, đường vân kỳ quỷ như vật kịch độc, thuận theo mép sinh sôi ra đủ loại móng vuốt, xúc tu, mắt dọc... Khí tức cũng trở nên âm u lạnh lẽo sâm nhiên.

Thây khô Giao Nhân còn sót lại nửa bên, ánh lửa hừng hực trên đỉnh đầu lại như không chiếu sáng được phương đại sảnh u ám tối mờ này.

Lão giả áo gai liếc nhìn tất cả mọi người, thấy không có bỏ sót, lập tức trầm giọng nói: "Nhiệm vụ lần này vì diễn ra trước thời hạn, liên quan trọng đại!"

"Chuyến này các ngươi ngàn vạn cẩn thận "Vì tộc quần, nhất định phải bảo vệ tốt phàm nhân đồng hành!"

Rất nhiều Đại Thừa nhao nhao cúi đầu: "Vâng!"

Lão giả áo gai nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà xoay người đưa một tay ra, năm ngón tay thành trảo, đột nhiên chụp vào hắc hỏa che thềm son!

Tiên lực cuồn cực, ào ạt chảy xuôi ra, thôi động một đài liệt hỏa hừng hực này.

Hắc hỏa lập tức sôi trào như nấu!

Màu mực cuồn cuộn như biển giận sóng to, ánh lửa vốn dừng bước trước người lão giả áo gai, ầm vang bùng lên, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ đại sảnh.

Giao đèn chi chít khắp nơi không có chút sức chống cực nào, đại sảnh vốn sáng ngời thoáng cái chìm vào một vùng tăm tối!

Trong giây lát, bóng tối như là thuỷ triều xuống kiềm chế từng chút một.

Quảng trường, thềm son, đài cao... Dần hiện ra, cuối cùng hắn ta quay về trên đài cao, tuỳ tiện thiêu đốt, một cái mặt nạ dữ tợn chìm nổi.

Trong đại sảnh trống rỗng, ngoại trừ lão giả áo gai lại không có bất kỳ bóng người nào.

Lúc này khí tức lão giả áo gai cực kỳ suy yếu, khuôn mặt bị Đại Nhật chân hỏa nướng thành cháy đen lộ ra mấy phần tái nhợt, huyết nhục cả người hắn ta như khô héo một chút.

Mỗi lần mở ra đầu tế hỏa chi đường này, gần như hao hết toàn bộ tiên lực của hắn ta.

Xác định đã đưa tiễn tất cả nhân tộc, hắn ta không do dự chút nào, lập tức ngồi xuống, vận chuyển công pháp, nắm bắt thời gian khôi phục.

Một hồi lâu sau, khí tức của lão giả áo gai hơi khôi phục, hắn ta đứng lên, bước ra ngoài.

Sau đó, còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Hắn ta không kịp chờ tiên lực hoàn toàn khôi phục.

Hắc hỏa hừng hực phun ra nuốt vào mặt nạ, quanh mình giao thi như rừng, ánh lửa thuần trắng làm nổi bật, cả đại sảnh có ánh lửa nhảy nhót, đen trắng rõ ràng, quái đản hoang đường.

Bóng dáng lão giả áo gai nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Bóng tối như là thực chất, mãnh liệt đến từ bốn phương tám hướng.

Dù cho là thủ đoạn của tu sĩ cũng hoàn toàn không có cách nào nhìn qua tối mờ dày đặc.

Mặt đất mấp mô, tiếng đất cát ma sát xen lẫn tiếng xột xoạt khi rắn, côn trùng, chuột, kiến bò qua, liên miên không dứt.

Từng tiếng xì xào bàn tán vang vọng bên tai như là tình nhân nỉ non nói nhỏ, lại như thân trường tha thiết căn dặn, cũng như ảo giác lúc nửa tỉnh nửa mê.

Lời nói kia không rõ rệt, cẩn thận lắng nghe như ngàn vạn cương châm cùng nhau cắm vào não, đau đớn khó nói lên lời khiến sinh linh như muốn chôn vùi trong nháy mắt.

Đám người "Không Mông" đột ngột tiến vào mảnh bóng tối, đầu vai hơi nặng nề, dường như nhận trách nhiệm gì đó, toàn bộ thân thể đều nặng nề hơn mấy phần.

Bọn họ như đi xuyên qua thủy vực đen nhánh, trong bóng tối có vô số ánh mắt như thực chất đảo qua toàn bộ đội ngũ, tới tới lui lui, ác ý cực sâu.

Đủ loại tiếng động nhỏ xíu, quái đản, kinh khủng liên tiếp.

Từng tiếng cắt tầm rĩ như xuân tằm từng bước xâm chiếm lá, như muốn chui vào sọ não của bọn họ, hoàn toàn thôn phệ bọn họ từ bên trong gần như không còn Khí tức u lãnh, lờ mờ, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Che ngợp bầu trời.

Dường như chỉ cần tu vi hơi yếu, sẽ lập tức tâm thần thất thủ, đọa hóa thành điên dại không có chút linh trí nào!

Nhưng vào lúc này, trên khuôn mặt một đột nhiên truyền ra cảm giác âm u lạnh lẽo sâm nhiên.

Vào thời khắc mấu chốt kéo lại thần trí nhân tộc tràn ngập nguy hiểm.

Tất cả nhân tộc, bao gồm cả phàm nhân nhanh chóng ổn định lại tâm thần!

1094 chữ

Chương 2925: Nhiệm vụ hộ tống (4)

Nhìn thấy tình cảnh này, "Không Mông" lập tức hiểu ý trong lời nói vừa rồi của lão giả áo gai.

Hiện tại chưa tới ban ngày, trên người nàng còn có Nhân Vương ban thưởng quan, tu vi khí tức hoàn mỹ không một tì vết như "Tiên", tất nhiên không chịu ảnh hưởng nơi đây.

Chỉ có điều, ngoại trừ nàng và những Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia, những người phàm tục kia không có chút tu vi nào, nếu không có mặt nạ, chỉ sợ một người cũng không sống được!

Ngoài ra, nơi này... Rất giống Vĩnh Dạ hoang mạc ở Bàn Nhai giới hậu thế.

Lúc đang suy nghĩ, Cự cầm đầu mở miệng hỏi: "Không Mông, lần này thảo phạt U Minh, tình hình chiến đấu như thế nào?"

Nghe vậy, nhân tộc khác nhao nhao nhìn về phía "Không Mông"

Trong bóng tối bọn họ nhìn không rõ, nhưng vẻ trông mong trong mắt dày đặc như thực chất.

"Không Mông" ngắn gọn nói: "Ứng Thanh Quyệt, Khốc Quyệt, Tiếu Quyệt, Phệ Tâm Quyệt, Thuyết Mộng Quyệt... Năm Quyệt này đều đã đền tội"

"Trong đó tiên chức Ứng Thanh Quyệt và Phệ Tâm Quyệt đã bị nhân tộc ta đoạt được"

"Tuy Quyệt khác còn sót lại, nhưng đều đại thương nguyên khí, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào tiếp tục hãm hại nhân tộc ta"

"Tốt! !!" Tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức bộc phát từng tràng lớn tiếng khen hay.

Tất cả nhân tộc không còn vẻ ủ dột trước đó, đều vô cùng kích động thảo luận: "Khốc Quyệt đền tội, mẹ ta sinh ra đệ đệ muội muội trong bụng, đều có thể còn sống sót!"

"Tiếu Quyệt đền tội, sau này chẳng phải lão tử muốn cười thì cười sao? Ha ha ha ha ha.."

"Còn có Thuyết Mộng Quyệt... Tà ma đáng chết này... Ta có một huynh trưởng, cũng vì lúc ngủ giật ra vải đóng kín, không biết nói chuyện hoang đường gì, bị Thuyết Mộng Quyệt làm hại...

"Ta vẫn hận nhất là Phệ Tâm Quyệt! Ta có đồng bạn, phụ mẫu người nhà của hắn đều bị Đọa Tiên giết chết, vì báo thù rửa hận, thuở nhỏ hắn khắc khổ luyện công, rõ ràng... Rõ ràng đã là Đại Thừa, lại chết vì Phệ Tâm Quyệt... Đến chết cũng không giết được Đọa Tiên hại chết cả nhà hắn... "Ha ha ha ha ha.. Ứng Thanh Quyệt... Ứng Thanh Quyệt... Cuối cùng đã chết! !! Ta thật hận! !!"

"Lúc trước ta trẻ người non dạ, ngã một phát trong đất, không dám khóc lại kêu một tiếng nương, muốn nàng ôm ta, nàng cũng sốt ruột thương con, lập tức trả lời, ai biết.."

Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chửi mắng thoải mái, nghiến răng nghiến lợi phát tiết... Bóng tối ủ dột như cũng tránh lui.

Trong giây lát, Cự trầm giọng mở miệng: "Tốt! Năm Quyệt đền tội, Quyệt khác còn sót lại"

"Tà ma giết hại tộc ta vô số năm tháng, món nợ máu này, không phải đuổi tận giết tuyệt thì không thể trả được!"

"Nếu các ngươi còn muốn đích thân báo thù rửa hận cho người thân, cho đồng bạn, cho tộc quần, thì nhanh chóng kiềm chế tâm thần, đừng mê đảo trong hỗn độn!"

"Từ giờ trở đi nghe ta chỉ huy"

"Ta và Lược đi phía trước, Thất, ngươi và Tiêu Khiếp bọc hậu, những người khác hộ vệ trái phải... Nhớ kỹ, định phải bảo vệ cẩn thận phàm nhân!"

"Phàm nhân xếp hàng dựa theo già yếu."

"Hài tử ở giữa, thanh niên trai tráng thứ hai, lão giả, kẻ yếu nhất đi trước"

"Tất cả lấy tộc quần làm trọng!"

Những lúc thế này, nhân tộc đã sớm thành thói quen đối mặt với sinh tử tùy thời tùy chỗ, chiến trận chỉ đạo đều có truyền thụ.

Nghe vậy, không cần chỉ điểm kỹ càng, nhanh chóng xếp hàng hoàn tất dựa theo ý Cự.

Cự nhanh chóng kiểm tra một lượt, xác nhận không sai, khẽ gật đầu: "Thời gian cấp bách, lập tức xuất phát!" Đám người đáp: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, đội ngũ được Cự dẫn đầu, bước về phía trước.

"Không Mông" cùng mấy Đại Thừa canh giữ ở cánh trái đội ngũ, kim giáp chiếu sáng rạng rỡ theo động tác, chiết xạ lấm ta lấm tấm ánh sáng trong bóng tối, quanh người nàng có tiên lực phồng lên, đề phòng quanh mình. Sau khi đi một đoạn đường, tất cả như thường, bầu không khí khắc nghiệt lập tức thả lỏng.

Phàm nhân đi ở giữa đội ngũ không nhịn được tốp năm tốp ba, nhỏ giọng bàn bạc: "Khu bá, sao ngươi cũng tới?"

"Ta tuổi đã tám mươi có ba, không thể sinh dục dòng dõi cho tộc quần, gần đây choáng đầu hoa mắt, cũng không cách nào lại chế tác giáp trụ cho tộc quần... Càng nghĩ, không bằng đánh cược một lần. Nếu thành công, cũng có thể tiếp tục dốc sức vì tộc ta; nếu không thành công... Cũng không tổn thất gì"

Trong đội ngũ, một lão giả đi phía ngoài cùng tóc trắng vuốt râu dài, cười ha hả giải thích, "Phụ mẫu ta đều là huyết thực do ngoại tộc nuôi dưỡng, không biết đã táng thân trong bụng Đọa Tiên nào.

"Chỉ có ta được nhân tộc cứu trở về, dạy chữ, khai hóa làm người, lại che chở ta mấy chục năm tháng yên ổn"

"Đáng tiếc ta căn cốt không tốt, nếu không cũng không cần kéo dài tới hiện tại, không còn gì khác đền đáp tộc quần, mới đi đến con đường này.."

Phàm nhân còn lại nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ.

Khu bá nhìn nhi đồng búi tóc rủ xuống đi ở giữa đội ngũ, cũng hơi khó hiểu: "Tiểu Quả, Tiểu Thổ, sao hai người các ngươi cũng tới? Không phải nói, còn khoảng hai năm nữa?"

Nữ đồng gọi là "Tiểu Quả" khẽ nói: "Thôn trưởng bá bá nói với nương ta, có Đọa Tiên rất hung dữ rất lớn hạ giới, hiện tại cả làng đều có khả năng bại lộ... So với việc để chúng ta chờ đến tuổi tác thích hợp nhất, không bằng đi sớm một chút... Chẳng may có biến.."

"Vậy à.." Khu bá như có điều suy nghĩ, thở dài, không nói gì.

1117 chữ

Chương 2926: Nhiệm vụ hộ tống (5)

Đội ngũ im lặng một hồi, lại có một thanh niên phàm nhân nhỏ giọng hỏi đồng bạn bên cạnh: "Nếu ngươi thành công, ngươi muốn đi nơi nào?"

Đồng bạn kia nói: "Tất nhiên ta sẽ trở về, ngươi thì sao?"

Thanh niên phàm nhân kia do dự một chút, nói: "Trở về... Cũng không phải nói làng chúng ta không tốt, nhưng ta vẫn nghe chuyện bên Nhân Vương kia, muốn đi hoàng đô nhìn xem.."

Đồng bạn nói: "Đều là ra sức vì tộc quần, ở nơi nào cũng không sao. Huynh trưởng ta qua đời, để lại hai chất tử, đợi ta nuôi dạy bọn họ có thể tự lập, cũng muốn đến dưới trướng Thiên Sinh chân nhân...

Nghe bọn họ nói vậy, có phàm nhân cách đó không xa chen lời: "Thiên Sinh Chân nhân? Ta cũng muốn đi đầu quân cho chân nhân, đến lúc đó chúng ta cùng đi!"

"Ta muốn đi nương tựa Trọng Minh tôn giả...

"Nghe nói Tố Chân tôn thượng kia cũng thiếu người.."

"Thế nhưng Tố Chân tôn thượng chỉ cần nữ tử...

"Vậy ta đi Tướng Huyền tế chủ kia...

Phàm nhân không dám ồn ào, tiếng nói đều ép cực kỳ thấp.

Chỉ có điều, đối với tu sĩ mà nói, dù giọng nói nhỏ thế nào cũng nghe được rõ ràng.

"Không Mông" trầm ngâm trong lòng, "Thiên Sinh" chân nhân chắc chắn là tổ sư khai phái Thiên Sinh giáo; "Trọng Minh" tôn Giả là tổ sư khai phái Trọng Minh tông; "Tố Chân" tôn thượng... Vị này dự đoán là tổ sư khai phái bản tông.

Về phần "Tướng Huyền" tế chủ... Lại chưa từng nghe đến...

Trong lúc đang suy nghĩ, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó.

Ngay sau đó, Đại Thừa khác cũng nhao nhao đề phòng.

Rong! !!

Một tiếng tràn đầy đau khổ và căm hận gào thét, lít nha lít nhít khí tức âm hàn xúm lại từ bốn phương tám hướng.

Khí tức hỗn loạn, sa đọa, tà ác, bạo ngược... Như thủy triều càn quét, chớp mắt chấn động toàn bộ phương thiên địa này!

Không do dự chút nào, "Không Mông" lập tức ra tay...

Oanh! !!

Hồng hoang.

Hoàng đô.

Cung thành, thiền điện.

Chung Quỳ Liệt ngồi trên đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách xoáy châu, yên tĩnh nhìn về phía bóng người huyền vào phía dưới.

Đối mặt với câu hỏi của Nhân Vương, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lúc này không có giấu giếm, lập tức nói: "Là ta!" Chung Quỳ Liệt khí tức bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được.

Hắn ta hỏi tiếp: "Người cướp đi Kim Ô cũng là ngươi?"

Bùi Lăng lại gật đầu.

Chung Quỳ Liệt không hề bất ngờ, ánh mắt của hắn ta dần trở nên nghiêm nghị, lại nói: "Trên Vạn Tiên hội, làm trái thiên cương trước mặt mọi người, dẫn ra thiên kiếp, chắc chắn cũng là ngươi"

Bùi Lăng lại gật đầu.

Hành trình U Minh lần này, hắn cũng dùng tiên thuật triệu xuống thiên kiếp, chắc chắn Chung Quỳ Liệt có thể đoán được, dẫn hạ thiên kiếp trên Vạn Tiên hội cũng là hắn...

Lúc này, Chung Quỳ Liệt nói: "Một chuyện, là trùng hợp"

"Hai chuyện, có lẽ cũng là trùng hợp"

"Nhưng ba chuyện...

"Ngươi không phải nhân tộc trong năm tháng này, tốt nhất nên mau chóng thoát thân"

"Cuốn vào tranh đấu của bốn vị kia, không phải chuyện gì tốt"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhanh chóng nói: "Ly La tiên... Ly La đọa tiên đã hứa hẹn với ta, ba ngày sau dẫn ta đến Kiến Mộc thành tiên, trở về năm tháng lúc đầu."

"Kỳ hạn ba ngày, hiện tại đã qua hai ngày, còn lại ngày cuối cùng"

"Chỉ cần một ngày này không có việc gì, ta có thể an toàn thoát thân.."

Nghe đến đó, Chung Quỳ Liệt lập tức nhíu mày một cái, tiếng nói trầm thấp ngắt lời: "Không còn kịp rồi!"

"Ly La đọa tiên là Vô Cấu thái chư thiên vạn giới, cũng là hóa thân trật tự thiên đạo"

"Nếu Ly La đọa tiên không mở miệng, ngươi còn có thể thành tiên từ Kiến Mộc, trở về năm tháng lúc đầu.

"Nhưng bây giờ...

"Chỉ cần ngươi thành tiên từ Kiến Mộc, chính là lựa chọn Ly La!"

Lựa chọn "Ly La"?

Có ý gì?

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, lập tức hỏi: "Xin hỏi Nhân Vương tiền bối, làm như thế sẽ có hậu quả gì?" Chung Quỳ Liệt trầm giọng nói: "Sẽ khiến Ly La tiến thêm một bước trên khoảng cách thành Đế!"

"Hiện tại nhân tộc muốn quật khởi, cục diện tốt nhất là bốn vị kia vĩnh viễn tranh đấu"

"Vĩnh viễn không phân ra thắng bại!

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy hiện tại vãn bối phải làm thế nào?"

Chung Quỳ Liệt hỏi: "Ngươi đã từng thấy Vô Cấu thái của Ly La, nhưng đã từng gặp vị trong hỗn độn chưa?"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Bốn vị Tiên Tôn, hiện tại vãn bối chỉ biết ba vị"

"Cựu, Kim, Ly La.."

"Vị cuối cùng, vãn bối chưa từng gặp, cũng không biết tôn hiệu của hắn Chung Quỳ Liệt lập tức tiếng nói nghiêm túc sửa lại: "Là Cựu và Vị, không phải Kim!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, lập tức hiểu ý của Nhân Vương, hai vị Tiên Tôn kia, vĩnh viễn không thể là "Kim"!

Vậy vĩnh viễn không phân ra thắng bại!

Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Vãn bối đã rõ"

"Xin hỏi Nhân Vương tiền bối, vị Tiên Tôn cuối cùng là ai?"

Chung Quỳ Liệt hơi trầm ngâm, sau một lát hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng đêm vô ngần ngoài điện nhưng không trực tiếp trả lời vấn đề của Bùi Lăng, mà nói: "Trong bốn vị Tiên Tôn, Cựu chấp chưởng tất cả quyền hành quá khứ"

"Chỉ cần trong năm tháng quá khứ từng xuất hiện pháp tắc, bản nguyên, tiên chức...

"Bất kỳ việc gì, Cựu đều có thể tùy ý sử dụng"

"Hắn cũng có thể sửa đổi năm tháng qua đi, việc đã xảy ra biến thành chưa xảy ra"

"Để chuyện chưa xảy ra biến thành đã xảy ra...

"Còn Vị thì chấp chưởng tất cả quyền hành tương lai"

"Chỉ cần trong năm tháng tương lai có thể sẽ xuất hiện pháp tắc, bản nguyên, tiên chức... Đều có thể để Vị sử dụng!"

1110 chữ

Chương 2927: Vị trí Tiên Tôn còn trống

"Tương lai cũng là không biết"

"Vị có thể để từng chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra thành thật sự xảy ra.."

"Ly La là thiên đạo thiên cương, là trật tự chư thiên vạn giới"

"Dù là quá khứ hay tương lai, chỉ cần là tất cả pháp tắc, bản nguyên, tiên chức... Trong thiên cương đều để hắn sử dụng"

"Việc được Ly La cho phép chính là trật tự"

"Việc hắn phản đối chính là phạm cấm, là vi phạm, là đại nghịch bất đạo!"

"Về phần vị cuối cùng.."

"Vừa hay ngược lại với Ly La.

"Hắn không có thứ tự, là hóa thân Hỗn Độn, là tất cả sa đọa!"

"Bất kỳ cái gì xúc phạm thiên cương, đều do hắn quản hạt.

"Hiện tại bổn vương không thể nhắc tới tôn hiệu vị kia"

"Bởi vì bổn vương cũng từng làm trái thiên cương"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến Đọa Tiên bị phong ấn ở Vĩnh Dạ hoang mạc Bàn Nhai giới, xem thiên cương là không có gì, những tiên thuật truyền thụ cho hắn, từng cái làm trái thiên cương, thậm chí không chỉ làm trái một đầu thiên cương, thái độ của hắn ta với thiên cương cũng không có chút kính ý nào...

Vị Tiên Tôn thứ tư này chính là Đọa Tiên? !

Lúc này, Chung Quỳ Liệt nói tiếp: "Chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai, chúng sinh vạn vật đều ở trong bốn vị này.

"Nếu bây giờ ngươi muốn thoát thân, tốt nhất đi gặp vị Tiên Tôn chấp chưởng hỗn độn kia một chút"

"Thế nhưng, dù là cách mà Ly La cung cấp hay cách mà Hỗn Độn cung cấp, đều không phải cách để ngươi thật sự thoát thân"

"Ngươi muốn tránh thoát lồng giam này, chỉ có lựa chọn hai vị kia... Con đường ngoài bốn vị kia!"

"Chuyện này, bổn vương không giúp được ngươi"

"Cách thành tiên giữa thiên địa phương này, mặc dù có ngàn vạn loại nhưng tất cả đều nằm trong quyền hành của bốn vị Tiên Tôn"

"Hiện tại cách thành tiên của tộc ta là con đường làm trái thiên cương!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức cau mày. Chung Quỳ Liệt là Nhân Vương, trong phương năm tháng này tình cảnh của nhân tộc gian nan, mọi chuyện lấy tộc quần làm trọng, chắc sẽ không lừa gạt nhân tộc là hắn.

Con đường ngoài bốn vị Tiên Tôn, không biết ba chi nhánh thăng tiên sau khi hệ thống thăng cấp có phải là cái đó hay không...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Nhân Vương tiền bối, phải làm như thế nào mới có thể gặp vị Tiên Tôn thứ tư?"

Chung Quỳ Liệt nói: "Ly La cho ngươi ba ngày, hiện tại đã qua hai ngày"

"Ngày thứ ba, ngươi chắc chắn sẽ gặp được vị Tiên Tôn thứ tư!"

"Trước hừng đông, ngươi cứ rời khỏi hoàng đô, đi chỗ ngươi muốn đi là được.

Bùi Lăng gật đầu: "Đa tạ Nhân Vương tiền bối!"

Chung Quỳ Liệt hơi trầm ngâm, chợt nói: "Sau khi ngươi gặp vị Tiên Tôn kia, hỏi một vấn đề giúp bổn vương"

Bùi Lăng lập tức đáp: "Tiền bối mời nói!"

Chung Quỳ Liệt nói: "Còn trống mấy vị trí Tiên Tôn?"

Vị trí Tiên Tôn còn trống?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức nói: "Vãn bối nhớ kỹ, sau khi gặp được vị Tiên Tôn kia, vãn bối nhất định sẽ hỏi"

Nói xong, hắn chợt hỏi, "Không biết vị trí Tiên Tôn còn trống này, coi trọng điều gì?"

Chung Quỳ Liệt nói: "Một đầu bản nguyên đại đạo, chỉ có thể sinh dục một vị chính tiên"

"Cực hạn một đầu bản nguyên đại đạo là Tiên Quan chưởng đạo"

"Bắt đầu từ Kim Tiên, không chỉ nắm giữ một đầu bản nguyên đại đạo"

"Đến Tiên Vương thì không cần bản nguyên nữa"

"Toàn bộ Bản nguyên, pháp tắc, trật tự... Trong một phương giới thiên đều do hắn sử dụng"

"Còn Tiên Tôn."

Hắn ta trầm giọng nói, "Trong chư thiên vạn giới, hiện tại có mấy vị Tiên Vương cũng không phải tu vi không đủ, không đột phá nổi Tiên Tôn"

"Mà là biểu tượng không đủ!"

"Ý nghĩa không đủ!"

"Ví dụ như, Long Vương Long tộc, Kim Ô Hoàng Kim Ô tộc, còn có vị U Minh chi chủ kia..."

Biểu tượng?

Ý nghĩa?

Nghe Nhân Vương nói xong, trong lòng Bùi Lăng càng thêm nghi ngờ. Nhưng nghe Chung Quỳ Liệt lấy Long Vương Long tộc, Kim Ô Hoàng Kim Ô tộc làm ví dụ, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng hỏi: "Nhân Vương tiền bối, nếu vào lúc mười mặt trời giữa bầu trời, Đại Nhật chân hỏa thiêu đốt phương thiên địa này, chiếu khắp hoàn vũ, vĩnh viễn không có đêm tối... Biểu tượng và ý nghĩa của Kim Ô Hoàng đã đủ rồi?"

Trên thềm son, xoáy châu khẽ động, Chung Quỳ Liệt nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Một phương thiên địa này, có lẽ còn thiếu một chút.

"Nhưng nếu là chư thiên vạn giới đều là Vĩnh Trú, chắc chắn đủ!"

"Bởi như vậy, biểu tượng và ý nghĩa của Kim Ô sẽ từ ban ngày biến thành trời!"

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, đây là lý đó ngày đó trên Vạn Tiên hội hắn đề nghị không cần đêm tối, vĩnh viễn ban ngày, mười vị mặt trời Kim Ô mới ủng hộ mãnh liệt như vậy... Một khi "Ly La" tiên tôn đồng ý, Kim Ô tộc có thể xuất hiện vị Tiên Tôn thứ năm!

Nhưng cũng tiếc, "Ly La" tiên tôn là hóa thân thiên đạo thiên cương, đề nghị trái ngược lẽ thường, hỗn loạn âm dương như thế, hắn ta không thể đồng ý.

Cũng như Kim Ô tộc, Long tộc nhắc đến đề nghị vĩnh viễn trời mưa ở Vạn Tiên hội, khiến cả thiên hạ đều hóa thành trạch quốc đại dương mênh mông... Nếu chư thiên vạn giới đều là đất nước ở trong nước, chắc chắn Long Vương cũng có khả năng thành tựu Tôn!

Thế nhưng, U Minh chi chủ...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Nhân Vương tiền bối, U Minh chi chủ kia lại thiếu cái gì?"

Chung Quỳ Liệt trầm thấp nói: "So sánh với nhân tộc hiện tại, U Minh cực kỳ rộng rãi"

1098 chữ

Chương 2928: Vị trí Tiên Tôn còn trống (2)

"Nhưng so sánh với chư thiên vạn giới, U Minh... Thật ra rất nhỏ!"

"U Minh chi chủ là chúa tể của tất cả người chết, tất cả thế giới u ám"

"Hắn muốn thành Tôn, có hai con đường"

"Thứ nhất là giống Long tộc, Kim Ô tộc, kéo toàn bộ chư thiên vạn giới vào u ám, hóa thành quốc gia người chết"

"Thứ hai là thôn phệ một vị vương của tất cả người sống!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu ý của Nhân Vương, hắn nhíu mày lại: "U Minh chi chủ muốn thôn phệ Nhân Vương tiền bối?" Chung Quỳ Liệt từ tốn nói: "Hiện tại bổn vương chỉ là Nhân Vương, còn chưa phải vương của tất cả người sống"

"Lần này thảo phạt U Minh, U Minh chi chủ cố ý nhường ra một tòa thành trì trong U Đô mười ba thành.

"Cái này là Nhân "Tiếp theo là Quả...

"Chỉ cần bổn vương trở thành vương của tất cả người sống, chắc chắn sẽ có một trận chiến với U Minh chi chủ!"

"Đến lúc đó, bổn vương cần cho U Minh chi chủ một sự vật đồng giá với Uyển thành.."

Bùi Lăng lập tức giật mình!

Chẳng trách lần này có nhiều nhân tộc xâm nhập U Minh như vậy, U Minh chi chủ lại chưa từng xuất hiện..

Thế nhưng, có thể để U Minh chi chủ bỏ qua một trong mười ba thành dưới trướng, gửi gắm hy vọng thành Tôn của mình, thực lực của Nhân Vương chắc chắn cũng là tài năng xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm! Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không khỏi lại hỏi: "Nhân Vương tiền bối, bây giờ ngươi là tu vi gì?" Chung Quỳ Liệt nhẹ nhàng trả lời: "Hiện tại, bổn vương có thể bước vào cảnh giới Tiên Vương bất cứ lúc nào"

"Nhưng thời cơ chưa tới...

Hồng hoang.

Hoàng đô.

Cửa cung cao lớn hoa mỹ ầm vang mở rộng, một bóng người huyền bào vác đạo nhanh chân đi ra từ bên trong.

Bùi Lăng cau mày, còn đang suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi với Nhân Vương.

Con đường hiện tại của Nhân Vương đối lập với U Minh chi chủ.

Nếu U Minh chi chủ thắng, có thể bước ra một bước mấu chốt, trở thành vị Tiên Tôn thứ năm của chư thiên vạn giới!

Tất cả của Nhân Vương, vương vị, "Bản nguyên" đại đạo, con dân dưới trướng... Đều là tư lương thành Tôn của U Minh chi chủ!

Nếu Nhân Vương thắng, thì Chung Quỳ Liệt sẽ bước ra một bước kia, trở thành vị Tiên Tôn thứ năm của chư thiên vạn giới!

Tất cả của U Minh chi chủ, kéo theo toàn bộ U Minh, đều thuộc về Nhân Vương.

Từ nay về sau, cả nhân tộc sẽ không còn sinh lão bệnh tử...

Chỉ có điều, trong năm tháng hậu thế bình thường, U Minh không có, như thế xem ra, chắc chắn U Minh chi chủ sẽ thua.

Nhưng hài cốt U Minh có lưu lại U Tố mộ, cũng không phải nhân tộc quản lý...

Chắc Nhân Vương cũng không thắng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lắc đầu, Nhân Vương đã có con đường thành Tôn, vấn đề vị trí Tiên Tôn còn trống này, rõ ràng là nhân tộc khác.

Vấn đề này, bây giờ còn cách hắn rất xa.

Hiện tại quan trọng nhất, là phải nghĩ cách mau chóng thoát thân...

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng đã đi qua cầu nối vàng ròng.

"Thái Đồ" đứng chờ ở bên kia cầu đã lâu lập tức nghênh đón, chắp tay thi lễ, ôn hòa nói: "Bùi đạo hữu, đồng bạn của ngươi đang đi dạo trong thành, nếu đạo hữu muốn tụ hợp cùng đồng bạn, hiện tại ta có thể dẫn ngươi tới"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Tốt, đa tạ Thái Đồ tiền bối"

"Thái Đồ" khẽ mỉm cười, quay người mời khách: "Đạo hữu mời!"

Hắn ta dẫn Bùi Lăng đi xuyên qua quảng trường, tiến vào đường phố.

Lúc này trong hoàng đô rộn ràng, đám người lui tới chen vai thích cánh, lại càng náo nhiệt hơn lúc vừa vào thành.

Thỉnh thoảng, có nhân tộc chào hỏi với "Thái Đồ": "Thái Đồ đại nhân, nghe nói Ứng Thanh Quyệt đã đền tội, sau này chúng ta có thể tùy tiện trả lời?"

"Thái Đồ đại nhân, Khốc Quyệt cũng đền tội, đây là thật sao? Hài tử đáng thương kia của ta...

"Thái Đồ đại nhân, Thuyết Mộng Quyệt quả thật đền tội rồi sao? Về sau chìm vào giấc ngủ, không cần bịt mồm...

"Thái Đồ, đại nhân..."

Theo đại quân thảo phạt U Minh trở về, ngũ đại "Quyệt" đền tội, những người còn lại bỏ chạy, tin tức thành tựu hiếm có đã truyền ra.

Nhân tộc tiếp nhận chư "Quyệt" xâm nhập thôn phệ, đã có vô số năm tháng.

Bây giờ chợt nghe tin chiến thắng, đều là buồn vui đan xen, thậm chí không thể tin được.

Bọn họ nhao nhao đi ra đầu phố, liên tục xác nhận tin tức này, tiếp theo đau đớn to lớn bị đè nén nhiều năm, ấp ủ lâu dài, bắt đầu phát ra từng tiếng nức nở.

"Con oi..."

"Ô... Cha, mẹ..."

"Huynh trưởng, đại thù của ngài, cuối cùng tộc ta đã báo...

"Hài từ ngoan, đến dập đầu cho Thái Đồ đại nhân, bây giờ đã báo thù cho tổ phụ tổ mẫu thúc tổ phụ bà thím của ngươi rồi.." Bùi Lăng nhìn "Thái Đồ" nhanh chóng bị vây quanh, hắn ta đỡ người này kéo người kia, lần lượt giải thích xác nhận tình hình chiến đấu, lại an ủi cảm xúc quá kích động của người già yếu tàn tật... Dưới chân hơi động một chút, nhanh chóng rời khỏi đám người.

"Thái Đồ" thoáng nhìn qua tình cảnh này, lại không thể thoát thân, đành phải nhanh chóng truyền âm căn dặn: "Bùi đạo hữu, chậm trễ. Đồng bạn của ngươi đang ở phía trước, cứ đi dọc theo con đường này là được"

"Còn có, vương từng dặn dò, trước khi mặt trời mọc, xin đạo hữu phải rời khỏi hoàng đô, đi chỗ ngươi muốn đi!"

Trên đường phố bóng người nhao nhao, dường như đều nghe tin tức "Thái Đồ" xuất hiện, hội tụ thành biển người dũng mãnh lao tới.

1108 chữ

Chương 2929: Vị trí Tiên Tôn còn trống (3)

Trong biển người cuồn cuộn, dường như "Thái Đồ" thấy bóng lưng kia cũng không quay đầu lại chỉ nhẹ gật đầu, chợt ẩn vào đám người...

Lúc lại muốn nhìn kỹ, tay áo của "Thái Đồ" lại bị lay động, một nữ đồng ba năm tuổi đứng trên mặt đất, ngửa đầu trông mong hỏi: "Thái Đồ đại nhân, cha ta cũng đi thảo phạt U Minh"

"Nghe nói đại quân thảo phạt U Minh đã trở về, cha ta đâu?"

Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt vang lên, huyền bào như ảnh, đang lặng yên không tiếng động đi ngược dòng người.

Bùi Lăng chậm rãi dạo bước, cửa hàng ven đường ánh đèn mờ mờ, trộn lẫn với trời cao đỏ hồng thành một mảnh quái đản kỳ quặc, soi sáng ra đôi mắt thâm thúy như biển vào đêm dài, vô ngần không đáy.

Đám người còn đang nhốn nháo, tiếng người vẫn sôi trào.

Tiếng thút thít, cười to, cảm kích, thổ lộ, buồn bã, gào thét... Như thủy triều chấn động, sôi trào mãnh liệt sau lưng hắn.

Ở góc đường, hài đồng cầm theo đao kiếm làm bằng gỗ binh binh bang bang đánh nhau, nội dung chơi đùa đã thay đổi: "Ngươi thua! Đổi ngươi làm Ứng Thanh Quyệt!"

"Phệ! Tà ma đáng chết, xem kiếm!"

"Ta không muốn! Ta muốn làm Tiếu Quyệt! Tốt, ngươi cười... Ngươi chết! Nhân tộc, chết cho bản tà ma!"

"Đánh chết hắn! Đánh chết hắn! Tiếu Quyệt, Khốc Quyệt, Ứng Thanh Quyệt... Đều phải chết!" Tự mình cảm nhận được đoạn năm tháng đã sớm bị xóa đi hoàn toàn trong ghi chép của chín tông, trong vô thức Bùi Lăng thấy được một bộ váy cẩm tú, tay vịn lan can, gò má yểu điệu hoàn mỹ, nàng tóc xanh búi cao, châu trâm cắm nghiêng, chính là "Mặc Côi". Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vội họ một tiếng.

Bên ngoài học đường, "Mặc Côi" tập trung tinh thần, đôi mắt sáng xuyên qua khe hở hàng rào, không chớp mắt nhìn chằm chằm lão phu tử bên trong.

Lúc này, lão phu tử kia đang nói: "... Long Vương kia mặt dày vô sỉ, nói bổn vương không biết dạy người dưới, lại có loại người ăn cây táo rào cây sung như Giao Nhân vương nữ, ngươi không thể vượt qua ải này, chỉ là nhân tộcnhà ngươi ỷ vào mình thanh xuân tuổi trẻ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong... Dụ dỗ nữ tiên tộc ta, giúp ngươi qua ải mà thôi!"

"Nếu ngươi muốn gặp được vương hậu mà bổn vương cưới hỏi đàng hoàng, tiếp tục giải một đề khó của ta!"

"... Tê!" Trong học đường vang lên tiếng hít khí lạnh.

Bên ngoài viện, "Mặc Côi" cũng nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ căm phẫn.

Long Vương này thật sự không biết xấu hổ!

Rõ ràng Long hậu của hắn ta và thiếu niên nhân tộc kia lưỡng tình tương duyệt, Long Vương này lại...

Suy nghĩ chưa dứt, bên cạnh xuất hiện một bóng người, lại có người tới gần.

"Mặc Côi" muốn nghe nội dung tiếp theo, cộng thêm nơi đây là hoàng đô nhân tộc, cũng không hung hiểm, lại chưa từng để ý tới, đôi mắt ngập nước không chớp lấy một cái, nín thở tập trung, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện.

Lúc này, Bùi Lăng đi đến bên cạnh nàng đang muốn mở miệng chào hỏi, đột nhiên phát hiện nơi đây là học đường đã đi ngang qua lúc đến.

Câu chuyện mà phu tử trong học đường đang kể, không phải do những tiền bối nhân tộc vừa rồi, bịa đặt lung tung tạo ra cái gọi là khúc mắc giữa thiếu niên nhân tộc và Long tộc sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Lăng tối đen, lập tức gọi: "Mặc Côi tiền bối.."

"Ừm?"

"Mặc Côi" nghe vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa quay đầu lại thấy Bùi Lăng đã đi tới cách nàng không xa.

Bùi Lăng lập tức giải thích: "Mặc Côi tiền bối, câu chuyện bên trong đang kể.."

Không đợi hắn nói xong, "Mặc Côi" đã nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Chắc câu chuyện này đi ra từ tay một vị tiền bối nào đó rất mạnh "Không có pháp tắc dao động, cũng không có bất kỳ thủ đoạn mê hoặc gì"

"Nhưng vừa rồi ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, tùy ý nghe hai câu đã không nhịn được muốn nghe tiếp"

"Hơn nữa càng nghe càng muốn nghe!"

"Thậm chí nhận biết, ý nghĩ, tâm trạng của ta... Cũng bắt đầu bị chuyện xưa ảnh hưởng."

"Dường như bản thân câu chuyện này có vấn đề gì đó.."

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, đây là chiến lược do nhân tộc sắp xếp, chẳng những câu chuyện này có vấn đề, hơn nữa nội dung chuyện xưa cũng hoàn toàn là nói bậy!

Thế nhưng, Đại Thừa như "Mặc Côi" đều không ngăn cản nổi câu chuyện này tẩy não, ngược lại khiến hắn hơi bất ngò.

Suy nghĩ hơi đổi, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Tiền bối, không cần phải để ý đến câu chuyện này "Nhân Vương tiền bối nói cho ta biết một việc, e rằng không thể đi con đường leo lên Kiến Mộc thành tiên này!"

"Mặc Côi" nghe vậy khẽ giật mình, con đường thành tiên của các đời tiên tổ chín tông đều là thông qua Phù Sinh kỳ cục, trở lại quá khứ, leo lên Kiến Mộc thành tiên...

Nhanh chóng suy nghĩ một lát, "Mặc Côi" lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng hỏi: "Tiên tổ sắp trảm Kiến Mộc, chúng ta không kịp leo lên Kiến Mộc?"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Không phải "Trảm Kiến Mộc, chắc còn cần một khoảng thời gian"

"Hiện tại không thể leo lên Kiến Mộc thành tiên, là vì...

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút.

Vừa rồi hắn và Nhân Vương cáo lui, Nhân Vương cố ý nhắc nhở hắn, việc này liên quan đến Tiên Tôn, đừng truyền ra ngoài.

Nếu không, không phải chuyện gì tốt với người nghe được...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói tiếp, "Là vì một vài nguyên nhân đặc biệt.."

Thấy Bùi Lăng nói mập mờ, "Mặc Côi" ăn ý không hỏi nhiều, nàng suy nghĩ, chợt nói: "Vừa rồi gặp được Hàn Ảm Kiếm tông Cô Miểu ở nơi này"

1095 chữ

Chương 2930: Vị trí Tiên Tôn còn trống (4)

"Hắn đang chuẩn bị thành tiên, lại không cần leo lên Kiến Mộc"

"Thế nhưng, lúc ấy Cô Miểu đi rất gấp, ta chưa kịp hỏi tình huống cụ thể "Hiện tại Không Mông đang ở chỗ nào, tình cảnh như thế nào cũng không rõ ràng...

"Cô Miểu"?

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh.

Vừa rồi hắn thật sự cảm ứng được trong toà hoàng đô này, ngoại trừ "Mặc Côi" còn có một quân cờ.

Nhưng không thể xác định là "Không Mông" tiền bối hay "Cô Miểu" tiền bối.

Bây giờ, "Mặc Côi" tiền bối đã nhìn thấy "Cô Miểu", vậy quân cờ tương ứng với "Không Mông" đang ở một phương hướng khác...

Về phần con đường thành tiên mà "Cô Miểu" biết đến, vừa rồi Nhân Vương đã nhắc đến với hắn, đó là con đường làm trái thiên cương, tương ứng với quyền hành hỗn độn của vị Tiên Tôn kia.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Ta biết vị trí đại khái của Không Mông tiền bối"

"Sắp đến hừng đông, hiện tại phải xuất phát!"

"Mặc Côi" giật mình nói: "Cô Miểu đang ở trong thành, chúng ta không đợi hắn?"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Vừa rồi Cô Miểu tiền bối đang ở trong thành"

"Nhưng hiện tại đã rời đi"

"Dù là đi tìm Cô Miểu tiền bối hay đi tìm Không Mông tiền bối, hiện tại cũng phải ra khỏi thành!"

Nghe lời này, "Mặc Côi" nhẹ gật đầu, nàng không biết Bùi Lăng cảm giác vị trí của "Cô Miểu", "Không Mông" như thế nào, nhưng nàng tin tưởng thực lực của Bùi Lăng.

Thế là, nàng lập tức nói: "Tốt! Vậy lập tức ra khỏi thành"

Nhưng Bùi Lăng nghe vậy, lại lắc đầu, nói: "Không!"

"Mặc Côi tiền bối, ngươi ở trong thành đợi một ngày, một mình ta ra khỏi thành là được"

Dựa theo dặn dò của Nhân Vương tiền bối, ngày thứ ba hắn nhất định sẽ gặp gỡ vị Tiên Tôn cuối cùng!

Lấy kinh nghiệm lúc trước hắn đối mặt với "Ly La" tiên tôn, mặc kệ vị Tiên Tôn cuối cùng có phải vị Đọa Tiên kia hay không, chắc sẽ không tổn thương tính mạng của hắn.

Chỉ có điều, những người đi chung với hắn lại chưa chắc!

Dù sao, so với "Ly La" tiên tôn hóa thân thiên cương, cực kỳ tuân thủ kỷ cương, vị Tiên Tôn hỗn độn không tuân thủ trật tự, xem thiên cương là không có gì, không biết sẽ làm ra điều gì!

Lúc này, trên mặt "Mặc Côi" lộ ra vẻ nghi ngờ rõ ràng.

Nhưng thấy Bùi Lăng không muốn nhiều lời, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói: "Tốt!"

"Đã vậy, ta sẽ chờ ở trong thành một ngày"

Sau khi dặn dò mọi việc, Bùi Lăng không do dự nữa, lúc này nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người rời đi.

Bên ngoài học đường, "Mặc Côi" nhìn bóng dáng Bùi Lăng rời đi, đang suy nghĩ việc tiếp theo cần phải làm, giọng lão phu tử lại vang lên bên trong tường viện: "... Giao Long nữ tiên kia thu vạt áo thi lễ, xấu hổ nói: Nô gia chính là Giao Long trong Long tộc... Nghe nói công tử tài tình tuyệt hảo, nghĩa bạc vẫn thiên, đặc biệt tới giúp đỡ...

Sắc mặt "Mặc Côi" hơi giãy giụa, nhưng chẳng mấy chốc đã chìm vào trong đó, vô thức dứt bỏ tất cả tính toán, rất chuyên tâm nghe câu chuyện này...

Hồng hoang.

Hoàng đô.

Cửa thành.

Lúc này cửa thành nguy nga ầm vang mở rộng.

Từng môn đinh to khỏe đóng đinh toàn bộ cửu tử Chân Long ở trên cửa thành, mặc cho tiếng rống giận dữ gào thét vang lên thiên địa, vẫn sừng sững bất động.

Khí tức hung sát như thủy triều cuồn cuộn, chấn động không ngớt.

Bùi Lăng chậm rãi đi đến cửa thành, đám người quanh mình thưa thớt như đều dũng mãnh lao tới phố dài, tìm hiểu tin tức từ "Thái Đồ".

Tốp năm tốp ba nhân tộc đều bận rộn, không ai chú ý hành động của hắn.

Bước chân của hắn không ngừng, nhanh chóng đi vào cánh cửa, âm ảnh to lớn bao phủ xuống như một cái miệng khổng lồ, thôn phệ bóng dáng của hắn từng chút một.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng bước ra một bước, đã rời khỏi hoàng đô.

Bốn phía màn nước mênh mông, khói sóng vạn khoảnh, ánh trăng huyết sắc trùng điệp trút xuống, chiếu rọi màn nước xanh thành đỏ hồng ảm đạm.

Gợn sóng lan ra vạn dặm, có cá voi uống biển, chim bằng chơi đùa, cảnh tượng rộng lớn hùng vĩ, cùng khí tức mạnh mẽ chưa từng bị nhân tộc thuần phục đập vào mặt mà tới!

Bùi Lăng đứng trên mặt nước, quay đầu nhìn lại sau lưng, chỉ thấy sóng ánh sáng lăn tăn, biển lặng như bích, hoàng đô nguy nga như một trận huyễn ảnh hải thị thận lâu, không để lại chút dấu vết nào.

Hắn thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn về phía một viên ấn tỉ mặc ngọc trong tay.

Đây là một viên tư ấn điêu khắc từ linh ngọc, lúc này linh quang mờ nhạt sáng tắt, dường như chỉ là một món đồ xấu xí... Lại là tín vật mà Nhân Vương đưa cho.

Chỉ cần mang nó ở trên người, niệm tên thật của Nhân Vương có thể phá vỡ không gian trùng điệp, trong nháy mắt trở lại trong hoàng đô.

Viên tư ấn này chỉ có thể sử dụng một lần.

Lần này, Bùi Lăng phải thay Nhân Vương hỏi vị Tiên Tôn kia một vấn đề, sau khi đạt được đáp án, tất nhiên cũng cần đi báo cho Nhân Vương.

Bởi vậy, Nhân Vương đưa tín vật này cho hắn.

Suy nghĩ hơi đổi, Bùi Lăng thu hồi viên tư ấn này, sau đó hai mắt nhắm lại, một chút cảm giác nhanh chóng đi về một phương hướng.

Hiện tại quân cờ vào cuộc kiếp phù du, trừ hắn ra, tổng cộng có mười người.

"Mặc Côi" ở trong hoàng đỗ nhân tộc, tuyệt đối an toàn.

"Cô Miểu" mới rời khỏi hoàng đô, chuẩn bị thành tiên, cũng cực kỳ an toàn. "Trì Yểu" là tiên nhân, cho dù chết cũng không sao, không cần quan tâm.

1088 chữ

Chương 2931: Vị trí Tiên Tôn còn trống (5)

Hai vị tiền bối "Thế Vị" và "Phi Vinh", chắc đã được nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp cứu đi, xem ra tạm thời không có việc gì.

"Họa" là người chết, hiện tại hắn ta ở U Minh, lại càng không có việc gì.

"Tử Tắc" bị Cửu Vĩ Hồ bắt đi, cũng cực kỳ an toàn Không biết bị cuối cùng vào ván cờ là ai.

Nhưng sau khi Yến Tê thành "Tử Tắc" vào ván cờ, chắc chắn lại là người của ma môn.

Vị trí quân cờ của hắn ta rất gần với "Tử Tắc", chắc hẳn cũng cực kỳ an toàn...

Bởi vậy, quan trọng nhất là đi tìm hai vị tiền bối "Không Mông"

"Hồn Nghi" này.

Sau khi tìm được hai vị tiền bối "Không Mông"

"Hồn Nghi", lập tức trở về hoàng đô, dẫn theo "Mặc Côi" tiền bối, sau đó lại đi tìm "Tử Tắc" và vị vào ván cờ cuối cùng...

Lúc này, phải xem lúc nào vị Tiên Tôn cuối cùng tới tìm hắn.

Tất cả thuận lợi, cũng có thể hoàn thành những chuyện này trong thời gian rất ngắn.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chân bước về phía trước.

Hồng hoang.

Bóng tối như thực chất bao phủ khắp nơi.

Sa mạc hoang vu mênh mông, không biết mấy vạn dặm.

Khí tức âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa, tà ác như ẩn núp quanh mình, như rắn độc hành động bất cứ lúc nào, tràn đầy ác ý cuồn cuộn.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân lộn xộn, chậm chạp lại kiên định đi vào.

Ống tay áo "Hồn Nghi" bị cắt ra một đường vết rách, trên áo đậm lộng lẫy có một mảng lớn vết máu bắn tung toé.

Ở bên cạnh, có từng bóng dáng khí tức hoàn mỹ đang đứng, đều là tám mươi mốt kiếp Đại Thừa. "Lâm Thì", "Thân", "Súc Kiệt" đều ở trong đó, lúc này tất cả nhân tộc đều đeo một cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ, trên mặt nạ hoa văn lộng lẫy mỹ lệ, ở viền có lít nha lít nhít xúc tu, móng vuốt, mắt dọc... Nhô ra, chậm chạp tuỳ tiện di chuyển trong không khí như rong ở đáy biển, ý u lãnh tà ác tràn ngập như thực chất.

Mùi máu tanh xen lẫn trong đó, trên người tất cả tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương thế, đè nén tiếng thở dốc liên tiếp.

Lấy bọn họ làm trung tâm, khắp nơi trên sa mạc xung quanh đều là chân cụt tay đứt hư thối nhúc nhích, cho dù sinh cơ đã bị trảm diệt, trong di thể như có ý hỗn loạn, tà ác, bạo ngược, sa đọa... Bẩm sinh, vẫn không vung đi được.

Được những Đại Thừa này bảo vệ ở giữa đội ngũ, lại là một đám phàm nhân nam nữ lão ấu đều có.

Phàm nhân dựa theo trình tự từ trẻ đến già, xếp hàng từ trong tới ngoài, dù đang ở trong địa vực như thế, lại vẫn ngay ngắn trật tự.

Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ nghiêm nghị và cảnh giác, lại không có bao nhiêu e ngại, đều im lặng không nói, chờ đợi Đại Thừa "Lâm Thì" cầm đầu ra lệnh.

Lúc này, "Hồn Nghi" mở miệng nói: "Trận chiến vừa rồi là ảo giác, hiện tại chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại!"

Tiếng nói khó khăn lắm rơi xuống, tất cả Đại Thừa lập tức khôi phục với tốc độ rất nhanh, quần áo pháp bảo tàn tạ cũng hơi đảo ngược.

Ngay sau đó, "Hồn Nghi" hỏi: "Rốt cuộc nhiệm vụ này là cái gì?"

"Hiện tại chúng ta phải đi nơi nào?"

"Thân" kiểm tra binh khí của mình, ngắn gọn nói: "Sắp đến nơi rồi, ngươi sẽ biết ngay"

"Hồn Nghi" cau hàng lông mày kẻ đen, bắt đầu từ khuya ngày hôm trước nàng đã tham gia nhiệm vụ này một cách khó hiểu, mặc dù nàng là Tiên Đế thượng giới, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng loại nhiệm vụ không đầu không đuôi này, khiến nàng cảm thấy rất quái dị! Đang nghĩ ngợi, "Súc Kiệt" trầm giọng nói: "Hồn Nghi đạo hữu không phải tám mươi mốt kiếp"

"Đến lúc đó ngoại trừ những người phàm tục kia, nàng cũng có thể thử một chút!"

Nói xong, hắn ta nhìn sang "Hồn Nghi", tiếp tục nói, "Vốn nhiệm vụ này, chỉ có phàm nhân không có bất kỳ tu vi gì cùng tu sĩ lập xuống đại công đức, mới có thể nhận lấy "Nhưng nhiệm vụ lần này diễn ra sớm, cực kỳ thiếu người.

"Ngươi cũng có cơ hội!"

Tám mươi mốt kiếp?

"Hồn Nghi" hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu ý trong lời nói của đối phương.

Nhiệm vụ lần này có thể tăng lên số lần đạo kiếp của nàng!

Chỉ có điều, nàng vốn là Tiên Đế thượng giới, theo hầu tự phụ, nội tình thâm hậu, chỉ là tám mươi mốt trận đạo kiếp trong huyễn cảnh, hoàn toàn không có tác dụng với nàng!

Hành trình huyễn cảnh này, quan trọng nhất vẫn là rèn luyện tâm tính...

"Thế nhưng, độ khó của ảo cảnh này thật sự không đơn giản"

"Tiểu quái do huyễn cảnh diễn hóa ra, đều là cấp độ tiên hạ đẳng.."

"Mặc dù bản đế đã là cử thế vô địch ở thượng giới, nhưng ở trong huyễn cảnh này, thực lực thật sự quá thấp"

"Đã vậy, đợi lát nữa nhân cơ hội tăng lên một chút thực lực tu vi trong huyễn cảnh, cũng tiện giúp bản đế rèn luyện tâm cảnh tốt hơn!"

Nghĩ tới đây, "Hồn Nghi" không cần phải nhiều lời nữa.

Lúc này, "Lâm Thì" cầm đầu trầm giọng mở miệng: "Chỉnh đốn kết thúc, tiếp tục đi tới!"

Tất cả nhân tộc không do dự chút nào, lập tức khởi hành.

Bước chân của "Hồn Nghi" khẽ nhúc nhích, cũng đi theo đội ngũ.

Bóng tối như nước chảy ngâm bọn họ ở trong đó, khí tức u lãnh trộn lẫn tiếng xì xào bàn tán, không ngừng ăn mòn tâm thần nhục thân của mọi người.

Mặt nạ dữ tợn tản ra từng tia từng sợi ý lạnh, duy trì thần trí của bọn họ.

Bộp, bộp, bộp.

1094 chữ

Chương 2932: Vị trí Tiên Tôn còn trống (6)

Tiếng bước chân nhỏ bé vừa đi vừa về quanh quẩn trong phương không gian này, bọn họ như là kiến hội lảo đảo bước đi, bước qua từng tòa hoang khâu, đi thẳng đến một phương hướng nào đó.

Bỗng nhiên, Đại Thừa đi bên ngoài đưa ra cảnh cáo, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại. Trong chớp mắt, phía trước có một mảnh vầng sáng mịt mờ bồng bềnh mà đến.

Rất nhiều phàm nhân không cần căn dặn, thu lại tầm mắt, tròng mắt nhìn về phía mũi chân, giữ vững tâm thần, im hơi lặng tiếng, không suy nghĩ gì.

Khí tức quanh người tất cả Đại Thừa phồng lên, đã chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ra tay!

Lúc đầu mảnh vầng sáng kia tốc độ chậm chạp, như sứa bồng bềnh trong biển, trên thể xác như bọt khí u lam, khảm nạm từng cái đầu khuôn mặt dữ tợn chi chít khắp nơi.

Những đầu lâu này có cái hoàn hảo không chút tổn hại, có cái đã hư thối không chịu nổi, khí tức tanh hôi xen lẫn nụ cười quỷ dị trông đặc biệt đáng sợ.

Bỗng nhiên, vầng sáng như đã nhận ra khí tức sinh linh, tốc độ đột nhiên tăng lên!

Hắn ta như một đạo ánh sáng u lam, trong nháy mắt lướt ngang một mảng lớn khoảng cách, xuất hiện phía trước đội ngũ!

Không do dự chút nào, ánh sáng u lam rực rỡ như một tấm lưới to lớn, chụp xuống đầu tất cả nhân tộc.

"Lâm Thì" cầm cự phủ trong tay, ầm vang chém ra, lưỡi đao vạch ra một đường vòng cung như sương tuyết trong bóng tối, gió mạnh cuồn cuộn chớp mắt sinh ra, gào thét chém tới mảnh u lam kia.

Cùng lúc đó, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp khác cũng nhao nhao ra tay.

Ánh sáng thuật pháp lập tức chiếu sáng một tấc vuông.

"Hồn Nghi" không nhúc nhích đứng tại chỗ, bóng tối quanh mình như đột nhiên có thực thể, bọn chúng bắt đầu di chuyển như dòng nước, trong chớp mắt hóa thành ngàn vạn xúc tu như hoa cúc ngàn cánh nở rộ, bò xổm nhô ra, cùng nhau cuốn về phía u lam!

Rầm rầm rầm..

Tiếng vang kinh thiên động địa liên miên không dứt, đất cát chấn động, toàn bộ sa mạc không ngừng run rẩy.

Đại chiến vừa bắt đầu đã vô cùng kịch liệt.

Tất cả Đại Thừa lấy ra hết thủ đoạn, vừa lên đã bắt đầu liều mạng.

Các phàm nhân im lặng co quắp ở giữa đội ngũ, đủ loại công kích lao tới như thủy triều, gầm thét lướt qua góc áo của bọn họ, gió mạnh lạnh thấu xương tới lui, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn bình yên vô sự, không nhận bất cứ thương tổn gì.

Sau một khoảng thời gian, u lam lặng yên tản khắp, thuật pháp chôn vùi từng chút một, xung quanh một lần nữa hóa thành bóng tối như thực chất.

Máu tanh càng dày đặc hơn.

Áo bào của rất nhiều Đại Thừa lại lam lũ hơn mấy phần, trên dưới cả người đã có xương cốt trắng hếu lộ ra.

"Hồn Nghi" tóc dài rối tung, chất lỏng ấm áp thuận theo tay áo chậm rãi nhỏ xuống, trong một trận chiến vừa rồi, nàng cũng thêm mấy vết thương.

Chỉ có điều, lần này "Lâm Thì" không có ý cho mọi người chỉnh đốn, hơi chỉnh đốn đội ngũ, xác nhận phàm nhân không có vấn đề, ngắn gọn phân phó: "Tiếp tục đi tới!"

Không có bất kỳ người nào phản đối, toàn bộ nhân tộc, bao gồm cả phàm nhân đều cho thấy sự nhẫn nại kinh người.

"Lâm Thì" vừa dứt lời, toàn bộ đội ngũ lập tức bắt đầu đi về phía trước.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân lộn xộn quanh quẩn trong bóng tối, địa hình dưới chân từ bình nguyên biến thành cồn cát, lại từ cồn cát biến thành thung lũng, đường xá hoang vu, tầng tầng lớp lớp công kích khiến đội ngũ này vừa đi vừa nghỉ, tiếng máu tươi tí tách gần như không ngừng.

Từng vòng tàn tiên tập sát dần tới, nhưng rất nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp phối hợp ăn ý, mặc dù "Hồn Nghi" cũng không phải tám mươi mốt kiếp nhưng nàng có pháp tắc cường đại, cùng bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể hình thành sự phối hợp tuyệt hảo, cả một quãng đường này, mặc dù mỗi Đại Thừa đều vết thương chồng chất, lại không có ai vẫn lạc, đều là có hoảng sợ mà không nguy hiểm.

Cứ thế không biết qua bao lâu, đột nhiên khí tức hỗn loạn, vặn vẹo, tà ác, u lãnh, sa đọa... Trở nên dày đặc, mặt nạ trên mặt tất cả mọi người lập tức nhúc nhích như vật sống.

Trên rìa mặt nạ nhô ra càng nhiều xúc tu, móng vuốt, mắt dọc...

"Hồn Nghi" lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối phía trước.

Nàng cảm giác được, hình như nơi này có cái gì đó...

Vào lúc này, "Lâm Thì" cầm đầu thầm thở phào, giọng điệu cũng trở nên dễ dàng hơn: "Phía trước chính là đích đến trong chuyến đi này của chúng ta.

"Tăng thêm tốc độ!"

Toàn bộ đội ngũ nghe vậy đều mừng rỡ, lập tức ép buộc thân thể vốn rất mỏi mệt, tăng nhanh bước chân.

Lại đi khoảng nửa canh giờ, khí tức hỗn loạn, vặn vẹo, tà ác, âm u lạnh lẽo, sa đọa... Càng ngày càng sền sệt như biển sâu, ngâm tất cả nhân tộc trong đó.

Nhưng quanh mình lại không có bất kỳ điên dại hoặc là tàn tiên gì xuất hiện.

Cuối cùng, phía trước xuất hiện hình dáng mơ hồ, phá vỡ bóng tối đơn điệu cả quãng đường.

Chín cây cột đá cao lớn màu trắng như chọc lên tận trời, nguy nga đứng vững!

Cột trắng bao quanh, làm thành một vòng tròn to lớn.

Trên mỗi một cây cột trắng đều có một sợi xiềng xích vô cùng tráng kiện, màu sắc ám trầm tìm kiếm đến chính giữa.

Chín sợi xiềng xích đan xen giữa không trung, cứ như dây leo trong núi ngày mùa hè, ngổn ngang lộn xộn quấn quanh một bộ quan tài huyết sắc!

1098 chữ

Chương 2933: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười!

Ngoại trừ chín sợi xiềng xích này, phía trên chín trụ còn có vô số xiềng xích phẩm chất không đồng nhất, đan xen vào nhau như dây leo cũ mới xếp chồng lên từng đống, uốn lượn mà xuống, lấy chín sợi xiềng xích tráng kiện làm trung tâm, lượn vòng quấn lên quan tài huyết sắc, bao bọc nó từ trong ra ngoài như một cái kén, chỉ có thể nhìn trộm một góc huyết quan từ trong khe hở.

Trong lúc huyết quan hơi lay động, khiến rất nhiều xiềng xích ma sát rung động như lũ lụt bành trướng, rầm rầm, rầm rầm...

Tiếng nước ù ù, ầm vang như sấm!

Khí tức âm u lạnh lẽo, tà ác, hỗn loạn, sa đọa... Dày đặc như thực chất, liên tục không ngừng tiêu tán ra từ trên quan tài huyết sắc.

Trên trời cao có rất nhiều bông tuyết màu xám đen bồng bềnh, bay múa đầy trời, lại như từng mảnh lông vũ màu mực, bay vọt cuồn cuộn.

"Lâm Thì" dừng chân, ngước nhìn huyết quan giữa không trung, trầm giọng nói: "Đến chỗ rồi!"

Nhìn tình cảnh rất rõ ràng trước mặt, "Hồn Nghi" lập tức khẽ giật mình, đây là... Vị Đọa Tiên bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc? !

Vị Đọa Tiên kia đã bị phong ấn từ trước khi bắt đầu trận chiến hồng hoang?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức hỏi: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta, chính là tới gặp vị tiểu tiên huyễn cảnh bị phong ấn này?"

Nghe vậy, rất nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bên cạnh đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía "Hồn Nghi", "Lâm Thì" cầm đầu từ tốn nói: " Hồn Nghi đạo hữu, ngươi tính sai rồi.

"Thứ bị phong ấn trong huyết quan không phải tiên"

"Mà là... Thiên kiếp!"

Thiên kiếp? !

"Hồn Nghi" khẽ giật mình.

Tình cảnh trước mắt, dù là phong ấn hay kiểu dáng, màu sắc quan tài, thậm chí là khí tức lộ ra từ bên trong, đều giống như đúc tiểu tiên huyễn cảnh bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Điều khác biệt duy nhất, chính là trên không của chín cột trụ trắng phong ấn tiểu tiên huyễn cảnh trong Vĩnh Dạ hoang mạc, có kiếp lôi tím xanh lấp lánh như cuồng phong mưa rào, không ngừng đánh xuống, mãi mãi không ngừng.

Thiên uy huy hoàng mang theo ngàn vạn lôi đình, thời thời khắc khắc có thiên kiếp trấn áp quan tài huyết sắc, không để tiểu tiên huyễn cảnh bên trong thoát khỏi vòng vây mà ra...

Hiện tại phía trên chín cột trụ trắng trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ thấy bóng tối như nước thủy triều mênh mông vô ngần.

Không đợi "Hồn Nghi" cẩn thận suy nghĩ, "Lâm Thì" cầm đầu đã mở miệng, nói: "Nghỉ ngơi tại chỗ, điều chỉnh tốt trạng thái"

"Chốn hỗn độn che đậy khí tức thiên cơ, không có bất kỳ Đọa Tiên nào có thể tìm tới nơi này"

"Bây giờ chúng ta có thể yên tâm chỉnh đốn, nhưng thời gian cũng không thể kéo dài quá lâu"

"Một khi thiên kiếp thức tỉnh, sẽ lập tức bắt đầu!"

Rất nhiều phàm nhân được bảo vệ bên trong đội ngũ đều ánh mắt nghiêm nghị, nghe vậy nhao nhao gật đầu: "Phải!"

Không hề chậm trễ chút nào, tất cả phàm nhân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, cùng lúc nắm bắt thời gian nghỉ ngơi, cũng bắt đầu không ngừng điều chỉnh tâm cảnh cảm xúc của mình, cố gắng tiến vào trạng thái tốt nhất.

Rất nhiều Đại Thừa cũng thả lỏng, người thì chữa thương, người thì kiểm tra binh khí... Trong lòng "Hồn Nghi" nghi ngờ, cũng ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục.

Bóng tối như nước, tràn ngập không đi.

Chín cột trụ yên tĩnh đứng sừng sững, trong tĩnh mịch chỉ có tiếng xiềng xích ngẫu nhiên va chạm, truyền ra xa xa.

Rầm rầm... Rầm rầm... Rầm rầm...

Giống như lũ lụt bành trướng, lăn lộn mãnh liệt.

Hồng hoang.

Phía trên khói sóng mênh mang, Bùi Lăng hóa thành một đạo quang ảnh màu đen, nhanh chóng độn hành. Vòm trời buông xuống, chúng tinh biến mất, chẳng biết huyết nguyệt như lưỡi câu đã lặng yên nhạt lại từ lúc nào.

Đế Lưu Tương trùng điệp không thấy tăm hơi, hoàng hôn còn sót lại tản ra mặt đất.

Trong đại dương mênh mông có vô số khí tức tàn tiên xen lẫn như lưới, nhưng tốc độ bay của Bùi Lăng cực nhanh đều sớm tránh đi, lại một đường thông suốt.

Biển cả cuồn cuộn, ngang không bờ bến, trong khoảng thời gian độn hành này, chân trời phía trước đã xuất hiện cái bóng lục địa, ven bờ có hàng loạt cây rừng, ngọn cây so le, cành lá rậm rì, nhìn ở dưới bóng đêm như là dãy núi liên miền.

Bùi Lăng trầm ngâm, trong cảm giác, khoảng cách đến vị trí của "Không Mông" còn có một đoạn đường.

Lấy tốc độ hiện tại của hắn, chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể đuổi tới...

Ngay lúc này, sau rừng cây trên dãy núi kia, đường chân trời xa xôi hiện ra một vòng màu trắng bạc.

Ngay sau đó, vạn đạo ánh sáng vàng ầm vang bắn ra Mười vòng mặt trời huy hoàng cùng nhau nhảy ra, Đại Nhật chân hỏa mênh mông cuồn cuộn như ngàn vạn lưỡi đao, quét về phía toàn bộ mặt đất hồng hoang!

Vô số cỏ cây, dòng sông, sinh linh lập tức hôi phi yên diệt.

Ban ngày đến!

Trong cơ thể Bùi Lăng như có vô số ngọn núi lửa bị dẫn nổ trong chớp mắt, oanh!

Trong thân thể hắn lập tức bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường hãn, khí cơ tràn trề liên tục tăng lên, khí tức của hắn trở nên kinh khủng đến cực điểm.

Cùng lúc đó, sóng biếc mênh mông phía dưới nhanh chóng tiêu vong, sương trắng như sa mỏng dâng lên từ trong biển, trong giây lát bay vút lên như tuyết đọng gặp mặt trời nhanh chóng tiêu vong, không để lại chút dấu vết nào.

Nơi vốn là biển cả đã hóa thành một tòa thung lũng to lớn.

1110 chữ

Chương 2934: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (2)

Thềm lục địa lộ ra rong biển, san hô, cây rong... Dày đặc đều chôn vùi từng khúc.

Đất cát bay lả tả lật úp xuống như lá rụng rì rào.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn tình cảnh này, không dừng lại chút nào, tiếp tục phi độn về phía "Không Mông"

Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt một mảng lớn!

Nhưng ngay lúc này, một vòng mặt trời trong mười vòng mặt trời đột nhiên bay ra một đầu Kim Ô sáng rực, hai cánh nàng như đao vạch phá bầu trời, Đại Nhật chân hỏa càng hừng hực hơn gieo rắc cả mặt đất.

Lại không do dự chút nào, trực tiếp bay về phía Bùi Lăng.

Đầu Kim Ô này tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa nàng và Bùi Lăng đã nhanh chóng rút ngắn.

Thấy thế, Bùi Lăng hơi do dự, lúc này trực tiếp dừng lại.

Vèo!

Ngay sau đó, đầu Kim Ô kia đã xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Thể xác to lớn lơ lửng giữa không trung, sóng nhiệt cuồn cuộn như biển giận sóng to, không ngừng mãnh liệt lan đến bốn phương tám hướng.

Trong đôi mắt vàng ròng của Kim Ô tràn ngập lửa giận hừng hực, uy áp mãnh liệt như thực chất bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Vẻ mặt Bùi Lăng như thường, đạp không mà đứng, chắp tay với đầu Kim Ô này, cao giọng nói: "Tiền bối, không biết tìm vãn bối có chuyện gì?"

Ánh mắt đầu Kim Ô này sáng rực nhìn qua hắn, nàng đã gặp tên nhân tộc này hai lần.

Mỗi một lần tới gần đối phương, lại cảm thấy sự yên bình và thân thiết không có chút lý do nào.

Mặc dù hắn là nhân tộc, nhưng dù là khí tức hay cách nhìn với ban ngày, đều vô cùng hợp ý với bộ tộc Kim Ô bọn họ.

Vì vậy, ấn tượng của nàng với Bùi Lăng rất tốt!

Nghĩ tới đây, đầu Kim Ô này thu liễm lửa giận, khẽ gật đầu với Bùi Lăng, chợt tiếng nói trong trẻo êm tai hỏi: "Nhân tộc, hai ngày nay ngươi có thấy Đan Hi không?"

Quả nhiên là chuyện này!

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào, rất bình tĩnh nói: "Vào hoàng hôn ngày hôm trước, vãn bối từng mượn Đại Nhật chân hỏa từ chỗ Đan Hi tiền bối"

"Sau đó, lại cùng mấy tên đồng bạn đi U Minh.

"Hai ngày nay, vãn bối và U Hồn tộc chấp chưởng Uyển thành một trong U Đô mười ba thành, từng có một trận chiến cực kỳ kịch liệt"

"Cho đến mấy canh giờ trước, mới thoát thân từ trong U Minh"

Nói đến chỗ này, hắn ra vẻ không biết hỏi, "Xin hỏi tiền bối, đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe vậy, đầu Kim Ô này cũng không nghi ngờ điều gì.

Mặc dù, thời điểm tên nhân tộc trước mắt mượn lửa của Đan Hi đã là lúc hoàng hôn. Nhưng dù sao lúc đó vẫn là ban ngày.

Việc hắn chui vào U Minh, tất nhiên Kim Ô tộc chấp chưởng ban ngày rất rõ ràng.

Thế là, trong đôi mắt vàng ròng của Kim Ô lại có cơn giận nhảy nhót mãnh liệt, nàng không chậm trễ chút nào mở miệng: "Những con rắn xấu xa quái dị Long tộc kia!"

"Bọn họ ám toán Đan Hi!"

"Hiện tại, không rõ tung tích của Đan Hi, tộc ta cũng không cách nào thăm dò tình huống cụ thể"

"Tiên chức mười mặt trời không thể trống chỗ quá lâu"

"Nếu không, mười mặt trời nhô lên cao sẽ biến thành chín mặt trời...

Mười mặt trời biến thành chín mặt trời?

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức giật mình.

Bây giờ hắn có được sân nhà ban ngày, chính là vì mười mặt trời!

Nếu ban ngày mặt đất hồng hoang biến thành chín mặt trời, chẳng phải sân nhà của hắn sẽ không có nữa?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ giận dữ: "Long tộc dám đối xử với Đan Hi tiền bối như thế!"

"Đường đường là Long tộc lại mặt dày vô sỉ như thế, không biết xấu hổ!"

"Tiền bối nói không sai, Long tộc gì đó căn bản là một đám rắn!"

"Loại tộc quần âm hiểm hèn hạ này, có tư cách gì là đại tộc đứng ngang hàng với Kim Ô?"

"Quả thực là vô sỉ đến cực điểm!"

Sau khi mắng vài câu, hắn dừng lại một chút, cau mày hỏi, "Tiền bối, nếu Đan Hi tiền bối vẫn không xuất hiện, tiếp theo bộ tộc Kim Ô phải làm sao?"

Kim Ô cười lạnh một tiếng, nói: "Sau khi Đan Hi bị Long tộc đánh lén, đã biến mất không thấy gì nữa"

"Nàng không trở về nàng chấp chưởng mặt trời, cũng không tới tìm ngươi, vậy chắc chắn nàng đã bị Long tộc nhốt lại!"

"Tiếp theo, đương nhiên tộc ta muốn tìm Long tộc báo thù!"

Nghe thấy là tìm Long tộc báo thù, Bùi Lăng lập tức thầm thở phào.

Thật ra bây giờ Đan Hi đang tu dưỡng trong mặt trời ở sâu trong thức hải của hắn... Lần đó thương tích quá nặng, đến bây giờ còn đang ngủ say.

Thế nhưng, dù thương thế của Đan Hi khôi phục, hắn cũng không có khả năng thả nàng ra khỏi mười mặt trời của mình...

Dù sao, Long tộc cũng chỉ làm Đan Hi bị thương.

Người thật sự muốn mạng Đan Hi lại là nhân tộc...

Một khi hắn thả Đan Hi ra, không phải Kim Ô tộc tiêu diệt nhân tộc, cũng là nhân tộc làm thịt Đan Hi...

Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Bùi Lăng nói: "Tiền bối, mặc dù vãn bối và Đan Hi tiền bối quen biết không lâu, nhưng mới quen đã thân, giao tình thâm hậu, bây giờ Đan Hi tiền bối gặp nạn, vãn bối cũng muốn góp chút sức!"

"Chỉ có điều, hiện tại vãn bối còn không phải là tiên nhân, có lòng mà không có sức..."

"Tình hình như vậy, vãn bối cũng chỉ có thể sớm tối tắm rửa thay quần áo, cầu phúc cho Đan Hi tiền bối.."

Còn chưa nói hết câu, Kim Ô trước mặt lập tức gật đầu: "Được!"

"Bây giờ chúng ta đang cần ngươi!"

"Đan Hi có bằng hữu như ngươi, quả nhiên không nhìn nhầm người!"

1095 chữ

Chương 2935: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (3)

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, mờ mịt nhìn qua Kim Ô.

Kim Ô lạnh lùng nói: "Người ám toán Đan Hi là lão đầu Long Quy Long tộc kia!

"Lão đầu Long Quy kia không biết sống chết, chắc chắn tộc ta sẽ đi tìm hắn tính sổ"

"Tộc ta làm việc, từ trước đến nay đều trả lại gấp mười!"

"Tiếp theo, chẳng những lão đầu Long Quy kia phải chết, còn phải làm thịt chín đầu Long tộc kia!"

Nói đến đây, quanh người Kim Ô lóe lên ánh lửa, hóa thành một thiếu nữ kim bào tóc vàng mắt vàng, vẻ ngoài của thiếu nữ này mơ hồ hơi giống Đan Hi, nhưng không giống với Đan Hi tóc vàng rối tung, sợi tóc của nàng như ánh nắng vàng ròng, kiểu dáng chia đôi thành Song Loa Kế, điểm xuyết dây lụa xanh biếc như phỉ thúy. Màu sắc dây lụa như lá cây Phù Tang, trong màu xanh biếc dạt dào có ánh sáng vàng ròng đặc biệt của Đại Nhật chân hỏa, lấp lánh rực rỡ.

Nó và đôi mắt vàng ròng của Kim Ô chiếu rọi lẫn nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi vẻ ngoài hoàn mỹ của thiếu nữ, càng có vẻ tiên tư dật mạo.

Thiếu nữ đưa tay vỗ vai Bùi Lăng, nghiêm mặt nói: "Long tộc chắc chắn không có kết cục tốt!"

"Thế nhưng, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tiên chức mười mặt trời trống chỗ"

"Hiện tại ta muốn ngươi giúp làm một việc, là đi với ta tới một chỗ, điều tra vị trí của Đan Hi "Vốn dĩ ta còn muốn tìm sinh linh khác giúp đỡ, nhưng ngươi và Đan Hi có quan hệ tốt như vậy, lại muốn giúp đỡ tộc ta...

"Ta làm chủ, tặng cơ hội này cho ngươi!"

Nói xong, thiếu nữ cũng không đợi Bùi Lăng lộ ra vẻ mặt phấn chấn như trong tưởng tượng của nàng, trong hai con ngươi lập tức dâng lên Đại Nhật chân hỏa cuồn cuộn.

Một lối đi vô cùng mờ nhạt, gần như không có lập tức xuất hiện tung tích.

Thiếu nữ kéo Bùi Lăng một phát, trực tiếp chui vào trong đó.

Bóng dáng hai người vừa tiến vào lối đi, dưới ánh mặt trời huy hoàng trống rỗng, lại không có bất kỳ bóng dáng gì, lối đi mờ nhạt cũng biến mất không thấy gì nữa.

Cảnh vật quanh mình đột nhiên biến ảo, tử khí như nước thủy triều bành trướng tới!

Bùi Lăng và Kim Ô nhanh chóng độn hành trên "Bất Quy" lộ, trong hư vô bên trên có kiếp vẫn màu mực trùng điệp, uốn lượn vô tận.

Ánh sáng tím xanh lăn lộn trong đó, thiên uy kinh khủng lại quen thuộc mãnh liệt càn quét, như đang ấp ủ một đòn kinh thiên động địa.

Nơi này là U Minh! Cho tới lúc này, cuối cùng Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, vừa rồi hắn chỉ tượng trưng khách sáo một chút, sao đầu Kim Ô này lại trực tiếp tưởng thật?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng da đầu tê dại hỏi: "Tiền bối, vì sao chúng ta phải đến U Minh?"

Phải biết rằng, lúc trước hắn thu Đan Hi vào mặt trời trong thức hải của mình, cũng là tiến hành trong U Minh.

Hiện tại Kim Ô này đột nhiên dẫn hắn tới đây, chẳng lẽ đã nhận ra điều gì?

Tiếng nói Kim Ô trong trẻo: "Không phải vào U Minh, mà là mượn đường từ U Minh"

"Đan Hi mất tích trong đêm tối"

"Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp mặt vị biết được tất cả trong đêm tối!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình. Thật sự biết tất cả trong đêm tối, vậy việc Đan Hi bị nhân tộc phục kích, còn có bị hắn đưa đi... Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ nhiều, phía trước đã truyền đến tiếng nước cuồn cuộn, tốc độ bay của Kim Ô vô cùng nhanh chóng, trong chốc lát ngắn ngủi hai người đã đến Hoàng tuyền!

Phía trên Hoàng tuyền cấm chỉ tất cả độn thuật, chỉ có loại thuyền nhỏ mui đen kia mới có thể thông hành.

Chỉ có điều, nơi Đại Nhật chân hỏa chiếu đến ánh sáng vạn trượng, Kim Ô lại không bị Hoàng tuyền ảnh hưởng, nàng dẫn theo Bùi Lăng bay thẳng đến trung tâm Hoàng tuyền.

Dòng nước đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi, khí tức âm hàn tĩnh mịch như thực chất tản khắp, cho dù Đại Nhật chân hỏa xua tan vô số lạnh lẽo, lại có càng nhiều tử khí từ bốn phương tám hướng, từ trong Hoàng tuyền, bừng bừng lan tới.

Ngay sau đó, Kim Ô dẫn theo Bùi Lăng, đột nhiên đánh tới dưới đáy Hoàng tuyền!

Tử khí cuồn cuộn dày đặc như thực chất ầm vang càn quét.

Cứ như một cái vực sâu khổng lồ, mở ra cái miệng to như chậu máu của nó, một ngụm nuốt hai người vào.

Vẻ mặt Bùi Lăng bất động, hai tay lại nắm chặt thân thể Kim Ô.

Bịch!

Kim Ô dẫn theo Bùi Lăng đâm thẳng vào trong Hoàng tuyền, dòng nước đục vàng như đại dương mênh mông, không bắn lên bất kỳ bọt nước gì. Tiếng nước róc rách, tất cả như thường, dường như cũng không xảy ra chuyện gì.

Trên mặt nước không ngừng rung chuyển, chiếu rọi ra một điểm ánh sáng vàng ròng, không ngừng đến gần cảnh tượng dưới đáy Hoàng tuyền.

Theo việc càng ngày càng đi sâu vào trong Hoàng tuyền, Bùi Lăng cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ...

Sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể nhanh chóng yếu ớt như nến tàn trong gió, điên cuồng chập chờn, dường như sẽ dập tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng vào lúc này, quanh người Kim Ô ầm vang bốc lên Đại Nhật chân hỏa, sóng nhiệt cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới, trong chớp mắt loại bỏ tất cả ăn mòn.

Bùi Lăng lập tức mừng rỡ, lại không dám chủ quan chút nào, toàn lực vận chuyển tiên lực trong cơ thể, liên tục giữ tỉnh táo.

Hai người như cự thạch ném vào biển, không ngừng xâm nhập.

Hoàng tuyền như sâu không thấy đáy, sau đục vàng là u lãnh tối tăm.

1120 chữ

Chương 2936: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (4)

Khí lạnh đến tận xương, trộn lẫn tử ý lạnh thấu xương như sóng to gió lớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.

Đại Nhật chân hỏa quanh người Kim Ô cũng từ khí thế hừng hực ban đầu, dần trở nên yếu ớt mỏng manh. Lạnh băng, tĩnh mịch, u ám... Bao bọc hai người từng tầng.

Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng đã bị hàn ý ăn mòn toàn thân cứng ngắc, Đại Nhật chân hỏa quanh người Kim Ô cũng bị ép vào trong thể xác, khóe mắt đuôi lông mày hai người đều ngưng kết ra từng tầng sương tuyết màu xám đen...

Đột nhiên như xuyên qua một tầng mặt nước, bọn họ lập tức vọt ra từ trong nước.

Bùi Lăng lập tức tỉnh táo, dò xét xung quanh.

Dòng nước đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi, trên không một mảnh hư vô vô ngần.

Hai người như quay về lúc Kim Ô dẫn theo hắn đi vào Hoàng tuyền.

Chỉ có điều, hiện tại phương không gian này đặc biệt tĩnh mịch.

Tất cả quỷ quái, người chết, tà ý... Như tan thành mây khói. Ngoại trừ Hoàng tuyền và U Minh này, dường như cũng không có cái gì.

Dường như trong khoảng thời gian Kim Ô dẫn theo Bùi Lăng tiến vào Hoàng tuyền, toàn bộ U Minh xảy ra sự thay đổi mạnh mẽ, bao gồm U Minh chi chủ, tất cả người chết đều rời đi, chỉ để lại mảnh U Minh chi địa này.

Kim Ô không hề cảm thấy ngạc nhiên với tình cảnh trước mắt, trong mắt nàng bắn ra ánh lửa, quanh người bùng lên ánh sáng, Đại Nhật chân hỏa lại bốc lên, một lối đi mờ nhạt xuất hiện ở trước mặt hai người.

Chân hỏa lại chiếu rõ U Đồ, sinh cơ trùng điệp mãnh liệt trào tới từ trong lối đi. Nàng vung ống tay áo vàng ròng một cái, cuốn lên Bùi Lăng, đạp vào lối đi, phi tốc độn hành. Chẳng mấy chốc, bọn họ xông ra lối đi, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy mặt đất bao la, màn đêm thâm thúy, một vòng ánh trăng sáng trong treo cao trên bầu trời.

Sương sắc khác với ánh trăng hồng hoang quá nhiều, như là một vị tiểu thư khuê các do danh môn thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra, dịu dàng vẩy đầy đất.

Ánh trăng như nước, lại như ánh bạc tinh khiết không tì vết sau khi luyện trăm lần, soi sáng ra muôn sông nghìn núi trong bóng đêm.

Sơn thủy xa xôi, phong tình khác nhau, cứ như mỹ nhân thiên hình vạn trạng.

Nhưng cẩn thận nhìn lại, núi rừng uốn lượn đều là xúc tu lít nha lít nhít quần lấy nhau, theo thân cành co rút như chụp vào vòm trời, rủ xuống từng cái mắt dọc đầy ác ý.

Dãy núi chập trùng có xương trắng đắp lên, có xúc lâu từng đống, có từng cánh tay tái nhợt xây thành, còn có dòng suối róc rách chảy xuôi dưới cành lá lượn quanh vô số thi hài giăng khắp nơi, màu sắc ảm đạm không phải bóng đêm che đậy, mà là dòng máu thuần túy.

Huyết hà giăng khắp nơi, liên miên như mạch máu sinh linh, toàn bộ thiên địa như là một đầu cự thú to lớn khó có thể tưởng tượng.

Vô số khuôn mặt có to có nhỏ gào thét, kêu thảm, nguyền rủa hiện ra trong hư không, mặt đất, dòng suối, dãy núi... Hiện ra mỗi một mảnh cành lá quái đản, thậm chí mỗi một hạt bụi đất bé nhỏ.

Trong tối tăm có vô số tiếng động quanh quẩn bên tai.

Những tiếng động này như vô cùng bén nhọn, như muốn chấn vỡ chúng sinh vạn vật, lại như trầm thấp mơ hồ, mờ mịt không rõ, như là trùng vụ nhỏ bé khó mà tính toán, tranh nhau chen lấn bao trùm từ trên xuống dưới người nghe, hoàn toàn thôn phệ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Tình cảnh này rất giống buổi đêm hồng hoang, nhưng lại hoàn toàn khác buổi đêm hồng hoang. Đêm hồng hoang, huyết nguyệt treo cao, đỏ hồng bày ra, nhưng trong ánh trăng ào ạt có Đế Lưu Tương phủ khắp mặt đất, tẩm bổ vô số sinh linh.

Nơi đây, trăng tròn tươi đẹp, ưu nhã trong sáng, giữa thiên địa lại chỉ có khí tức âm u lạnh lẽo, tà ác, sa đọa, hỗn loạn... Vững vàng lấp kín!

Tắm rửa dưới ánh trăng như sương đã lâu, khí tức suy vi của Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục.

Hắn hít sâu một hơi, lập tức hỏi: "Tiền bối, đây là nơi nào?"

Thiếu nữ Kim Ô đứng bên cạnh hắn, hai con ngươi vàng ròng không khống chế nổi khép lại, Đại Nhật chân hỏa quanh người lập tức tán đi ánh sáng và nhiệt độ cuồn cuộn, hóa thành một mảnh u lam thâm thúy âm u lạnh lẽo, lam diễm bay vút lên, có từng cái móng vuốt trắng đục nhô ra, chầm chậm nhúc nhích, lại có từng khuôn mặt quỷ dữ tợn oán độc hiện ra, lạnh lùng nhìn về bốn phương tám hướng, giọng nói của nàng trịnh trọng: "Thế giới trước đó của chúng ta là thế giới có thứ tự, cũng là căn cơ của Vô Cấu thế giới"

"Hiện tại đi tới thế giới không có thứ tự, là Hỗn Độn thế giới bên cạnh "Chỉ có sinh linh từng làm trái thiên cương, mới có thể nhìn thấy thế giới này!"

"Mặt trăng ở nơi nào?"

Không có thứ tự?

Bên cạnh "Hỗn Độn"?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, Kim Ô dẫn hắn tới gặp vị Tiên Tôn cuối cùng kia!

Tất cả... Cực kỳ trùng hợp!

Nhưng nghiêm túc nghĩ lại, bắt đầu từ Vạn Tiên hội, vì tìm kiếm thiên kiếp, mở rộng quyền hành tiên chức, Kim Ô tộc và Long tộc vốn đã không hợp nhau.

Sau đó vì lý do của hắn, Đan Hi trực tiếp làm rùm beng với bên Long tộc...

Sau khi Vạn Tiên hội kết thúc, hắn đi tìm vị trí của "Không Mông", mượn Đại Nhật chân hỏa của Đan Hi để đi vào U Minh.

Sau đó nữa, Đan Hi không trở về Ngu Uyên trước khi mặt trời lặn, đối đầu với Long tộc, sau khi bị thương lại đại chiến với nhân tộc, cuối cùng bị hắn cứu đi...

1088 chữ

Chương 2937: Hắc Dạ chi chủ

Mười mặt trời chi chủ mất tích một vị, liền có Kim Ô cùng là thái dương chi chủ đến đây tìm hắn, tìm hiểu tung tích của Đan Hi...

Sau đó, đã xảy ra tình cảnh vừa rồi...

Mỗi một khâu trong toàn bộ sự việc đều có tiền căn và hậu quả rất hợp lý!

Dù vừa rồi hắn rời khỏi hoàng đô, không xuất phát đến phương hướng "Không Mông", chỉ cần xuất hiện vào ban ngày, chắc chắn Kim Ô cũng sẽ tìm được hắn ở nơi này!

Tất cả trông như vô cùng trùng hợp, trên thực tế lại là từng vòng đan xen!

"Ly La" tiên tôn đã sớm thấy tình cảnh này!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, "Ly La" tiên tôn có thể sớm biết hắn gặp được vị Tiên Tôn thứ tư, chắc chắn vị Tiên Tôn thứ tư cũng biết bây giờ hắn sẽ đi tìm đối phương, vị Tiên Tôn thứ tư đã chờ hắn ở chỗ này!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Lăng vô cùng nghiêm nghị, hắn nhìn đêm tối, ánh trăng sáng sủa như sương, nhanh chóng nói: "Ở nơi đó!"

Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức nhớ tới, Kim Ô vừa nói chỉ có sinh linh từng làm trái thiên cương, mới có thể nhìn thấy thế giới này...

Thế là, Bùi Lăng đưa tay, bắt lấy cổ tay của thiếu nữ Kim Ô, chỉ về phương hướng trăng sáng, đồng thời nói:

"Hướng này.

Thiếu nữ Kim Ô nhẹ gật đầu, sau đó trở tay nắm chặt cánh tay Bùi Lăng, thân hình như điện lập tức chạy tới trăng sáng.

Bùi Lăng tùy ý để thiếu nữ Kim Ô dẫn theo hắn phi độn, ánh mắt bình tĩnh nhìn trăng tròn trên trời cao. Vầng trăng kia trong sáng ưu nhã, càng lúc càng lớn trong ánh mắt hắn, sắc sương như màn tơ trùng điệp, mang theo ý lạnh trong trẻo, chụp xuống hắn từng tầng.

Ánh trăng như nước, Bùi Lăng cảm thấy mình như đang tiến vào một bãi nước sâu vô cùng trong trẻo cũng vô cùng u hàn.

Từng tia từng sợi ý lạnh hoàn toàn thấm vào hắn.

Một loại cảm giác hoảng sợ khó mà miêu tả im ắng càn quét, khiến nhục thân thần hồn của hắn đều không tự chủ được run rẩy.

Dường như khủng bố lớn, tai họa lớn gì đó đập vào mặt mà tới, nhưng ánh mắt nhìn sang lại chỉ là trăng sáng thánh khiết trang nhã, cao ngạo trong trẻo.

Trăng tròn to lớn đã thôn phệ tất cả ánh mắt Bùi Lăng, sơn thủy, cỏ cây, dòng sông, huyết hà... Quái đản kinh khủng đều không thấy tăm hơi.

Trong hư không, tất cả khuôn mặt oán độc cũng lặng yên giảm đi.

Vào một thời khắc nào đó, ngàn vạn gào thét chớp mắt biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Sương mới như ánh trăng, như nước cuồn cuộn hoàn toàn bao bọc Bùi Lăng.

Bốn phương tám hướng đều là ánh trăng đung đưa, yên tĩnh như chết.

Trong cơ thể Bùi Lăng khí huyết cuồn cuộn, trên dưới cả người có sát khí huyết sắc bùng lên, ngàn vạn mắt dọc, tơ máu, cốt trảo như ẩn như hiện, khí tức thuộc về "Hỗn Độn thái" ngo ngoe muốn động, từ đầu đến cuối chưa từng chân chính hiện ra.

Bỗng nhiên, ánh trăng như là sóng dữ mãnh liệt, dấy lên đầu sóng to lớn trong hư không, hoàn toàn nuốt hết hắn.

Giật mình một cái như nước sông đột nhiên xuất hiện trong đêm đông, lúc Bùi Lăng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng trên một mảnh hoang mạc thuần trắng.

Xung quanh không thấy hư không, không thấy trăng tròn, chỉ có sương sắc to lớn, không biết đến từ chỗ nào lại chiếu sáng muôn phương.

Vạn sự vạn vật đều vắng lặng như một bức tranh ngưng trệ, trong im hơi lặng tiếng, trong suốt ưu nhã có sự kinh khủng cực lớn, ánh trăng như sương sắc yên tĩnh thấm vào toàn bộ thế giới.

Thiếu nữ Kim Ô vẫn lôi kéo cánh tay Bùi Lăng, đứng ở bên cạnh hắn.

Lúc này, thiếu nữ kim bào tóc vàng mắt vàng đã hoàn toàn thay đổi.

Sợi tóc của nàng như đêm, váy như mực, trong đôi mắt nhắm chặt có ánh lửa u lam hơi lưu chuyển, khí tức vốn sáng ngời chói mắt cũng hóa thành hàn ý vô tận.

Lúc đặt chân trên quảng trường thuần trắng, nàng như có cảm giác, lập tức mở miệng hỏi: "Ta không nhìn thấy, ngươi nói cho ta biết xung quanh có cái gì?"

Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, nói: "Có.."

Còn chưa nói hết lời, hắn và thiếu nữ Kim Ô lập tức hoảng hốt một cái.

Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện trong một tòa cung điện to lớn!

Tòa cung điện này rộng lớn, lại tràn đầy khí tức âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa.

Vô số nhọt máu to lớn đắp lên thành cột cung điện che trời, chống đỡ đỉnh điện huy hoàng.

Phía trên đỉnh điện có giao tiêu như hàng dệt nhẹ nhàng rủ xuống, hàng dệt kia như sương mù di chuyển, vô số hồn phách u ám tới lui bồng bềnh, đôi mắt lạnh lẽo sáng tắt giống như ngôi sao.

Toàn bộ mặt đất trơn nhẵn như gương nhưng lại như không ngừng nhúc nhích, như phong cấm trăm tỉ tỉ tà ma, lại như chôn giấu ác ý vô ngần.

Cuối cùng có hơn vạn bậc thềm ngọc như núi non trùng điệp, uốn lượn mà lên.

Ở giữa có mây tía ngũ sắc quanh quẩn, khiến bậc thềm ngọc mờ mịt cao xa như tiên cung tử đài.

Mây tía kia sáng ngời chói mắt, như cẩm tú tỉ mỉ dệt thành bày ra, cẩn thận nhìn lại là trùng vụ lộng lẫy, lúc lơ lửng vừa đi vừa về bập bềnh, lúc lân phấn rì rào, chướng phòng tràn ngập.

Trên thềm son cao cao, bảo tọa thuần trắng như điêu khắc từ băng tuyết, khí tức lạnh băng u ám như thực chất. Một bóng dáng vô cùng mơ hồ ngồi ngay ngắn trên đó.

1104 chữ

Chương 2938: Hắc Dạ chi chủ (2)

Bóng dáng kia như vô tận hỗn loạn sau khi ánh sáng kiềm chế, ngoại trừ một mảnh kỳ quái cũng không thấy rõ cái gì, chỉ cảm thấy khí tức thâm thúy, rộng lớn mênh mông không thể đo lường.

Uy áp kinh khủng ầm vang giáng xuống!

Cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ, thiếu nữ Kim Ô lập tức hành lễ, rất cung kính nói: "Kim Ô tộc Tình Hi, bái kiến Hắc Dạ chi chủ!"

Bóng dáng trên thềm son không nhìn ra cử chỉ, chỉ cảm thấy tiếng nói tùy ý: "Chuyện gì?"

Nghe vậy, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, trong lòng Bùi Lăng vẫn chấn động, đây là giọng Đọa... Chân Tiên!

Lúc này, Tình Hi không nói nhảm bất kỳ điều gì, gọn gàng dứt khoát nói: "Tiểu tiên có một vị đồng bạn mất tích trong đêm tối"

"Xin hỏi Hắc Dạ chi chủ, bây giờ vị đồng bạn kia của tiểu tiên đang ở nơi nào?"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi nhướn mày.

Chân Tiên có được tôn hiệu "Hắc Dạ chi chủ", chắc hẳn việc nhân tộc và chuyện của hắn đều không giấu giếm được đối phương.

Nhưng lại không biết, Chân Tiên có thể nể mặt hắn, không nói lung tung hay không...

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, đối phương không bị phong ấn, còn ở trạng thái Chân Tiên đỉnh phong, hắn cũng không dám mở miệng lung tung.

Lúc này, nghe vấn đề của Tình Hi, bóng dáng trên bảo tọa nhẹ nhàng trả lời: "Đây là việc nhỏ"

"Chỉ cần tùy tiện làm trái một đầu thiên cương, bản tọa có thể nói cho ngươi biết."

Tình Hi nhanh chóng nói: "Đã nghe nói quy củ Hắc Dạ chi chủ, có thể để sự tồn tại khác thay thế làm trái thiên cương không?"

Bóng dáng trên bảo tọa bình tĩnh nói: "Ai làm trái thiên cương, bản tọa nói cho người đó"

Tình Hi nghe vậy, trong lòng chắc chắn, lập tức nói với Bùi Lăng nói: "Nhân tộc, xin thay ta hỏi Hắc Dạ chi chủ về vị trí của Đan Hi Bùi Lăng khẽ giật mình, đúng là hắn từng làm trái thiên cương, nhưng hắn là nửa chủ mưu trong việc này... Điều này...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cũng không dám trì hoãn, đành phải kiên trì nói: "Chân." Sau đó, hắn do dự hỏi: "Xin hỏi Hắc Dạ chi chủ, hiện tại mặt trời Kim Ô Đan Hi đang ở nơi nào?" Giọng nói của bóng dáng trên bảo tọa bình thản không gợn sóng: "Mặt trời Kim Ô Đan Hi đang ở chỗ của ngươi" Thấy Chân... Đọa Tiên nói thẳng ra chân tướng, không nể mặt hắn, sắc mặt Bùi Lăng tối đen lại giận mà không dám nói gì, trong lòng suy nghĩ nếu tiếp theo Kim Ô tộc trở mặt với hắn, phải tìm lý do gì để giải thích... Đang nghĩ ngợi, lại nghe Tình Hi ở bên hỏi: "Nhân tộc, ngươi nghe được vị trí của Đan Hi không?" Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ giật mình, Tình Hi không nghe được câu trả lời của Đọa Tiên?

Hắn nhanh chóng kịp phản ứng, cực kỳ tốt!

Xem ra Đọa... Chân Tiên rất không tệ!

Bùi Lăng lập tức nghiêm túc nói: "Tình Hi tiền bối yên tâm, ta nghe được!"

Tình Hi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Ngươi giúp ta xác nhận một việc, việc Đan Hi mất tích có phải do Long tộc làm không?"

"Mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Long tộc, nhưng tranh đấu hai tộc liên quan trọng đại, vẫn nên đề phòng chuyện chẳng may, điều tra rõ ràng mới được!"

Lần này, Bùi Lăng không do dự, lập tức gật đầu: "Được!"

Nói xong, hắn nhìn về phía thềm son, tiếng nói cung kính hỏi, "Hắc Dạ chi chủ, việc mất tích Đại Nhật Kim Ô Đan Hi có phải Long tộc gây ra không?"

Bóng dáng trên bảo tọa lạnh nhạt nói: "Không phải Long tộc"

"Kẻ đầu têu chuyện này, một nửa là nhân tộc Tố Chân; một nửa là ngươi làm"

Tố Chân?

Ngày đó vị thủ lĩnh nhân tộc kia, là tổ sư khai phái Tố Chân Thiên?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó nói với Tình Hi: "Hắc Dạ chi chủ đã nói cho ta biết chân tướng"

Tình Hi nhẹ gật đầu, nói: "Đa tạ Hắc Dạ chi chủ, mạo muội làm phiền, tiểu tiên cáo lui"

Bóng dáng trên bảo tọa từ tốn nói: "Ngươi có thể đi trước, nhưng hắn...

"Bản tọa đã đợi hắn rất lâu"

"Hiện tại, bản tọa muốn trò chuyện riêng với hắn một chút.

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Tình Hi lập tức biến mất không thấy gì nữa trong đại điện.

Trên quảng điện trống rỗng lập tức chỉ còn lại Bùi Lăng và bóng dáng trên bảo tọa đứng đối diện nhau. Bùi Lăng không thấy bất ngờ, lập tức biết việc tiếp theo mà Chân Tiên muốn nói, mới thật sự là chính sự Hắn nhanh chóng khom người, cực kỳ khiêm tốn lại thi lễ một cái, cung kính nói: "Vãn bối Bùi Lăng, xin hỏi Hắc Dạ chi chủ là một vị Tiên Tôn?"

Trên bảo tọa thuần trắng, mảnh kỳ quái kia lập tức lưu chuyển ngàn vạn, ánh sáng vô tận, ý niệm vô tận, gào thét vô tận, tràn ngập toàn bộ phương thiên địa này!

Thần hồn của Bùi Lăng như gặp phải một kích mạnh, lúc ngơ ngác đột nhiên tâm thần sáng ngời, hắn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên thềm son, chỉ thấy uy năng cuồn cuộn kiềm chế hóa thành một gã nữ tiên cung trang đỏ hồng nhàu kim.

Tên nữ tiên này mắt phượng môi son, thần thanh xương tú, ba ngàn sợi tóc búi cao xếp như mây, mũ miện thuần trắng, trâm trên đỉnh đầu, hai bên có châu xuyên đỏ hồng rủ xuống từng đống, chiếu rọi gò má hơi hồng, nhã tình nghiên tư, dáng vẻ ngàn vạn.

Khuôn mặt của nàng hơi tương tự với vị "Trang Thục công chúa" trong Vĩnh Dạ đại mộng, chỉ có điều Trang Thục công chúa trang trọng trang nhã, mặc dù không mất vẻ uy nghi của kim chi ngọc diệp Hoàng gia, cuối cùng chỉ là quý nữ nhân gian.

1101 chữ

Chương 2939: Hắc Dạ chi chủ (3)

Vị trên thềm son tóc dài như tuyết, đôi mắt một màu thuần trắng, mắt phượng rủ xuống, lông mi như lông vũ nhẹ phẩy, có uy áp cuồn cuộn như biển giận sóng to, lúc sôi trào mãnh liệt, mây mưa thất thường, sinh tử tịch diệt đều chỉ trong một ý nghĩ.

Cho dù không hề giận dữ, cũng không có bất kỳ hành động gì, lại như vượt qua chúng sinh, siêu thoát khỏi phương thiên địa này, dường như sinh ra đã nên cao cao tại thượng, là chúa tể của chư thiên vạn giới.

Nàng như quyền hành, như uy nghiêm, như vòm trời, như hỗn độn...

Nữ tiên thản nhiên mở miệng: "Bản tọa Yếm Khư tiên tôn "Bùi tiên hữu, ngươi đứng trước mặt bản tọa thi triển (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] một lần đi"

"Yếm Khư" tiên tôn?

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ tôn hiệu này, đồng thời trong lòng hơi nghi ngờ, cách xưng hô của "Yếm Khư" tiên tôn với hắn...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn cũng không dám trì hoãn, chợt đáp: "Vâng!"

Nói xong, hắn lập tức đánh ra từng pháp quyết khí tức mờ mịt, chỉ một thoáng toàn bộ thể xác của hắn như nhanh chóng cất cao, trong tối tăm có ý chí cực lớn gia thân.

Lúc này, Bùi Lăng như hóa thân vòm trời, uy nghiêm, lạnh băng, công chính, nguy nga...

Hắn mấp máy môi, phun ra tám chữ: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói vừa ra, trong hư không phía trên quảng điện, gió nổi mây phun, kiếp vẫn cuồn cuộn ầm vang mà tới!

Ám ảnh to lớn bao trùm uốn lượn, uy áp rào rạt, tùy ý tràn ngập.

Chỉ có điều, kiếp vẫn ầm ầm bốc lên lại không có chút ánh sáng lôi điện nào.

"Yếm Khư" bình tĩnh nhìn tình cảnh này, thấy Bùi Lăng đã thành công thi triển tiên thuật này, không khỏi khẽ gật đầu, ôn hòa hỏi: "Loại tiên thuật thế này, bây giờ ngươi nắm giữ mấy môn?"

Bùi Lăng không do dự, lập tức cung kính nói: "Bẩm Tiên Tôn, vãn bối còn nắm giữ [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền], (Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm], [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến 1 và [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân 1... Tất cả năm môn tiên thuật loại này "Yếm Khư" nghe vậy lại lắc đầu, sau đó từ tốn nói: "I Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân], không phải tiên thuật bản tọa truyền cho ngươi. "Không tính"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ.

Tiên thuật [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] này cũng làm trái thiên cương, là hắn đoạt được từ trong tay Tầm Mộc, đúng là không phải ý chí Chân Tiên truyền thụ trong Vĩnh Dạ hoang mạc, nhưng đó là việc xảy ra ở Bàn Nhai giới!

Đối với đoạn năm tháng quá khứ hiện tại, kia là một đoạn tương lai xa xôi không cách nào dự báo!

Vì sao trông "Yếm Khư" tiên tôn như biết tất cả mọi chuyện?

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, "Yếm Khư" tiếp tục bình tĩnh nói: "Mấy môn tiên thuật mà ngươi học được, đều là thành quả do bản tọa khai sáng ra trong giai đoạn đầu"

"Trong nguyên lý rất thô ráp"

"Trong khoảng thời gian này, bản tọa dùng thiên kiếp thí nghiệm hàng loạt trong nhân tộc, đã tiến hành cải tiến mấy môn tiên thuật này rất hoàn mỹ"

"Ngoại trừ mấy môn tiên thuật này, chỗ bản tọa còn có rất nhiều tiên thuật khác...

Nói đến đây, "Yếm Khư" dừng lại một chút, mắt phượng híp lại, nhìn về phía Bùi Lăng, bình thản nói, "Bên Ly La đã cho ngươi một con đường"

"Vốn bản tọa cũng phải cho ngươi một con đường"

"Thế nhưng.."

"Thế nhưng, như thế quá không thú vị Thái độ của "Yếm Khư" thanh thản, vẻ mặt nghiền ngẫm quan sát Bùi Lăng dưới quảng điện, chậm rãi nói, "So với kết quả, bản tọa càng thích hưởng thụ quá trình"

"Bùi tiên hữu dù là tâm tính hay thủ đoạn, đều có khí thế thành tựu Tôn"

"Đã có loại nội tình phi phàm này, tất nhiên phải tự khai sáng một con đường"

"Hiện tại, ngươi đã gặp được bản tọa, còn có nửa canh giờ để nghĩ con đường này"

"Trong vòng nửa canh giờ này, có vấn đề gì không hiểu, có thể hỏi bản tọa bất cứ lúc nào"

"Sau nửa canh giờ, nếu ngươi nghĩ ra con đường này, bản tọa có thể cứu ngươi một lần "Nhưng nếu không nghĩ ra...

"Bản tọa sẽ khoanh tay đứng nhìn "Dù tiếp theo Bùi tiên hữu sống hay chết, bản tọa cũng không can thiệp"

"Hiện tại có thể bắt đầu...

Nói xong, ánh mắt "Yếm Khư" sáng rực nhìn chằm chằm trên mặt Bùi Lăng, chờ hắn hỏi thăm.

Tự khai sáng một con đường?

Trong vòng nửa canh giờ?

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, cau mày.

Chung Quỳ Liệt nói xong, mặc dù hiện tại có hàng ngàn hàng vạn đầu tiên lộ, nhưng đều nằm trong quyền hành của bốn vị Tiên Tôn!

Vào lúc này, "Yếm Khư" tiên tôn có ý là, để hắn khai sáng một con đường bên ngoài bốn vị Tiên Tôn, lại phải trong vòng nửa canh giờ?

Điều này... "Yếm Khư" tiên tôn nghĩ ra sao?

Hơn nữa, "Yếm Khư" tiên tôn cũng không nói đến con đường của mình, hắn còn thiếu một cái tham chiếu!

Bây giờ, điều duy nhất có thể xác định là con đường của "Yếm Khư" tiên tôn có liên quan đến làm trái thiên cương...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nửa canh giờ, khai sáng ra một con đường mới, "Yếm Khư" tiên tôn sẽ cứu hắn một lần...

Ý của "Yếm Khư" tiên tôn rất rõ ràng, sau nửa canh giờ hắn sẽ chết!

Dám ra tay ở trước mặt sự tồn tại Tiên Tôn... Cũng chỉ có Tiên Tôn!

"Cuu"

"Vi"

"Ly La"...

Hẳn là "Ly La" tiên tôn!

Đã rõ!

Dựa theo quy tắc ban đầu, "Ly La" tiên tôn cho hắn một con đường, "Yếm Khư" tiên tôn cho hắn một con đường...

1107 chữ

Chương 2940: "Yếm Khư" tiên tôn

Kỳ hạn ba ngày vừa đến, hắn phải đưa ra lựa chọn giữa hai vị Tiên Tôn.

Nếu lựa chọn "Ly La" tiên tôn, chính là đối địch với "Yếm Khư" tiên tôn, "Yếm Khư" sẽ giết hắn!

Nếu lựa chọn "Yếm Khư" tiên tôn, chính là đối địch với "Ly La" tiên tôn, "Ly La" sẽ giết hắn!

Đương nhiên, tình huống chân chính có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Chắc còn có rất nhiều bí mật liên quan đến tranh đấu Tiên Tôn, hiện tại hắn còn chưa có cách nào chạm đến.

Thế nhưng, hiện tại "Yếm Khư" tiên tôn không cho hắn đường, tiếp theo hắn chỉ có thể lựa chọn "Ly La" tiên tôn hay là chết! Ngoại trừ cái đó ra, cũng như "Yếm Khư" tiên tôn đã nói, lập tức khai sáng ra một con đường hoàn toàn mới. "Yếm Khư" tiên tôn sẽ bảo vệ hắn một lần!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía "Yếm Khư".

Trong năm tháng hồng hoang, hôm nay là lần đầu tiên hắn đối đầu thẳng với vị "Yếm Khư" tiên tôn này.

Nhưng trong năm tháng bình thường ở Bàn Nhai giới, hắn đã từng liên hệ với ý chí của vị Tiên Tôn này rất nhiều lần.

Tình huống hiện tại còn phải biết rõ ràng mấy chuyện trước...

"Xin hỏi Tiên Tôn, có phải vấn đề gì cũng có thể hỏi không?" Lúc này, Bùi Lăng đột nhiên mở miệng, trầm giọng hỏi.

Trên thềm son, vẻ mặt "Yếm Khư" tiên tôn bình thản, khẽ gật đầu: "Chỉ cần là vấn đề mà ngươi có thể nghĩ tới, đều có thể hỏi Bùi Lăng không do dự, lập tức nói: "Không biết vì sao Yếm Khư tiên tôn lại gọi ta là Bùi tiên hữu?"

"Cũng không biết vì sao Yếm Khư tiên tôn tiền bối chỉ nghe tên tiên thuật, đã có thể kết luận cái nào là tiên thuật do Tiên Tôn truyền thụ, cái nào không phải?"

"Có phải Yếm Khư tiên tôn tiền bối biết tất cả chuyện trong tương lai không?"

Tình huống hiện tại rất kỳ quái.

Nếu "Yếm Khư" tiên tôn thật sự biết tất cả tương lai, vậy vị Tiên Tôn này căn bản không có khả năng bị phong ấn!

Nhưng nếu hắn ta không biết...

Lúc đang suy nghĩ, lại nghe "Yếm Khư" tiên tôn từ tốn nói: "Tương lai là lĩnh vực do một vị Tiên Tôn khác chấp chuong."

"Bản tọa biết những điều này, chỉ vì ngươi làm trái qua thiên cương, tu luyện tiên thuật làm trái thiên cương"

"Làm trái thiên cương càng nhiều, càng không có bí mật ở trước mặt bản tọa"

"Thế nhưng, ngươi khác những sinh linh bình thường kia"

"Mặc dù đã làm trái thiên cương rất nhiều lần, nhưng ngoại trừ những việc nhỏ râu ria, bản tọa không cách nào thấy bất kỳ bí mật gì có liên quan đến đại đạo từ trên người ngươi"

"Đây cũng là khí thế thành tựu Tôn của ngươi!"

"Hiện tại bản tọa rất coi trọng ngươi"

Làm trái thiên cương.

Thì ra là thế!

Bùi Lăng lập tức hiểu được, suy nghĩ, lúc này lại nói: "Ta muốn biết, [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền], (Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm], [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến]... Thành quả sau khi những tiên thuật này được cải tiến hoàn mỹ" Nửa canh giờ, khai sáng con đường mới, căn bản không cần phải lãng phí thời gian suy nghĩ, chỉ có thể giao cho hệ thống.

Lúc này là cơ hội tuyệt hảo, còn không bằng nhân cơ hội tăng cường thực lực của mình trước...

Nghe vậy, "Yếm Khư" tiên tôn bình thản nói: "I Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], có thể"

"Tiên thuật khác không được"

"Nếu không, ngươi đã trực tiếp lựa chọn con đường của bản tọa"

Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Được!"

"Yếm Khư" tiên tôn khẽ gật đầu, sau đó tiếng nói không có chút rung động nào: "Tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, mạch suy nghĩ ban đầu là ngụy trang thiên đạo, điều khiển thiên kiếp"

"Mặc dù pháp này có thể thực hiện, nhưng yêu cầu với người thi triển rất cao"

"Đầu tiên, ngụy trang thiên đạo cực kỳ gian nan. Đối với sinh linh bình thường, một khi bị phát hiện chính là họa thân tử đạo tiêu, càng không cần nói, nếu trong qua trình thi triển thất bại, lực lượng phản phệ cũng có thể khiến sinh linh bình thường hôi phi yên diệt ngay tại chỗ."

"Vì vậy, cho đến tận nay, tiên thuật này ngoại trừ bản tọa, bây giờ chỉ có ngươi có thể nắm giữ"

"Nói tóm lại, tiên thuật này quá thô ráp, chỗ nào cũng có khuyết điểm, có thể nói được không bù mất"

"Vì giải quyết những vấn đề này, bản tọa chọn rất nhiều sinh linh làm thí nghiệm.

"Lúc mới đầu, bản tọa lựa chọn Long tộc và Kim Ô tộc"

"Hai chủng tộc này sinh ra khỏe mạnh, khí vận vững chắc, trong tộc có rất nhiều con cháu xuất sắc"

"Vốn bản tọa tưởng bọn họ sẽ giúp bản tọa bớt rất nhiều chuyện"

"Nhưng hai chủng tộc này trông như cường đại, lại đã sớm mất đi lòng tiến thủ trong năm tháng an nhàn dài dằng dặc, trở nên tham sống sợ chết, tiếc mệnh như sâu kiến"

"Đúng là không dám mạo hiểm một điểm nào!"

"Chỉ hơn một vạn con cháu thuần huyết bị thiên kiếp đánh chết, toàn bộ tộc quần đã bắt đầu điều tra tình huống như phát điên, đúng là bùn nhão không thể trát tường.."

"Sau đó, bản tọa lựa chọn cả tộc Cửu Vĩ Hồ"

"Chủng tộc này yếu hơn Long tộc và Kim Ô tộc một bậc, nhưng số lượng lại rất nhiều"

"Hơn nữa, nhiều năm chịu sự áp chế của Long tộc và Kim Ô tộc, bản tọa cho rằng vì vinh dự tộc quần cùng quyền lực địa vị thật sự, bọn họ sẽ trân trọng cơ hội này"

"Ai biết, chủng tộc này cũng không chịu nổi gánh nặng "Chỉ bị thiên kiếp đánh chết hơn ba mươi vạn con cháu thuần huyết, hồ tâm tan rã, xin giúp đỡ khắp nơi.."

1089 chữ

Chương 2941: "Yếm Khư" tiên tôn (2)

"Loại người ham ăn biếng làm này, tất nhiên cũng chỉ có thể bị bản tọa từ bỏ"

"Sau đó nữa, bản tọa cẩn thận suy nghĩ, mặc dù Cửu Vĩ Hồ không tính là tộc yếu, nhưng bản tính yên tĩnh, nhiều năm co đầu rút cổ ở Thanh Khâu, không thích ngoại xâm, không đủ kiên quyết cũng là trong tình lý"

"Cho nên bản tọa lựa chọn Tranh tộc"

"Chủng tộc này địa vị tương đương với Cửu Vĩ Hồ, trời sinh tính tình hiếu chiến thị sát.

"Nhưng sau khi bọn họ tiếp nhận cái giá phải trả nhỏ bé hơn một trăm vạn con cháu thuần huyết vẫn lạc, vừa xin Long tộc và Kim Ô tộc giúp đỡ, thử bẩm báo Ly La; một mặt dùng việc này làm lý do, điều động đại quân cướp giật xung quanh, tiêu diệt rất nhiều tộc quần quanh mình, xâm chiếm sân bãi của bọn họ.."

"Ánh mắt Tranh tộc thiển cận, động tĩnh quá lớn, bản tọa cũng chỉ có thể từ bỏ bọn họ"

"Lại sau đó nữa, bản tọa còn lựa chọn cả tộc Đại Bằng"

"Phản ứng của bộ tộc này còn lớn hơn Tranh tộc"

"Đầu tiên bọn họ nghi ngờ là âm mưu của Kim Ô tộc, sau đó nghi ngờ Long tộc dụng ý khó dò... Tập trung tinh thần vào âm mưu quỷ kế, chỉ chết năm trăm vạn con cháu thuần huyết, đã khiến chư thiên vạn giới ồn ào đến không được an bình...

"Thụ tử không đủ cùng mưu!"

"Về sau, bản tọa đổi thành Nham tộc."

"Còn có Long Bá tộc... "Cỏ cây tinh yêu.."

"Người chết.."

"Tàm tuóc..."

"Cuối cùng, bản tọa chọn trúng nhân tộc"

Nói đến chỗ này, trong mắt "Yếm Khư" tiên tôn lộ ra vẻ hài lòng không chút che giấu, "Mặc dù nhân tộc yếu đuối không chịu nổi, mấy đời nối tiếp nhau là huyết thực nhưng hơi dễ dạy:

"Bọn họ chết mười vạn tên đồng tộc, chỉ có một nhân tộc may mắn sống sót, từ phàm nhân tấn thăng làm tu sĩ, đã vô cùng mừng rỡ"

"Không những toàn bộ tộc quần, tiếng hoan hô động địa, hơn nữa cảm động đến rơi nước mắt với loại thí nghiệm này, còn chủ động mang đến càng nhiều đồng tộc cho bản tọa"

"Từ khi bản tọa lựa chọn lấy nhân tộc làm thực nghiệm, đã không còn lựa chọn những chủng tộc lung tung rắc rối kia nữa"

"Về sau, theo thời gian trôi qua, thành quả thí nghiệm bản tọa cũng nhanh chóng tăng trưởng."

"Đến hiện tại, ngay cả mạch suy nghĩ bắt đầu căn bản của tiên thuật này, đã bị bản tọa đổi đi"

"Lúc ban sơ, tiên thuật này là người thi thuật ngụy trang thiên đạo, điều khiển thiên kiếp"

"Bây giờ hoàn toàn ngược lại.."

"Yếm Khư" tiên tôn khẽ cười nói, "Lúc này Ly La đã nhanh sắp tính toán ra vị trí cụ thể của thiên kiếp"

"Nhưng hắn không biết thiên kiếp, đã sớm đem mình trở thành bản tọa!"

Chốn hỗn độn.

Dưới chín cột trụ che trời, một đoàn nhân tộc hoặc đứng hoặc ngồi, nắm bắt thời gian khôi phục trạng thái.

Trong chín cột trụ, vô số xiềng xích quấn giao như kén, quan tài huyết sắc chìm nổi, xiềng xích khẽ động, va chạm ầm ầm.

Rầm rầm... Rầm rầm...

Tiếng động như lũ lụt bốc lên, vang vọng phương thiên địa này. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả nhân tộc đều khôi phục được lúc đỉnh phong.

Bỗng nhiên, trong hư không phía trên chín cột trụ sáng lên một đạo thiểm điện màu tím, chớp mắt chiếu sáng cả hoang mạc này.

Oanh! !

Sấm sét uy nghiêm trầm thấp như chiến xa cuồn cuộn, trong nháy mắt nghiền ép bốn phương tám hướng Bên cạnh chín cột trụ, trái tim tất cả nhân tộc cũng không bị khống chế co vào.

Trong tối tăm, một khí tức cực kỳ cường đại, uy nghiêm, mênh mông đột nhiên thức tỉnh! Ầm ầm...

Ngay sau đó, vừa nãy phía trên bầu trời còn là một đoàn đen kịt, vạn đạo điện quang tím xanh đan xen, tiếng sấm nổ trùng điệp như thiên hà treo lủng lẳng, cuồn cuộn rơi xuống.

Lôi đình khó mà tính toán đánh xuống từ trời cao, trong chớp mắt chạm đến chín cột trụ đều hóa thành vô số lỗi long điện xà, thuận theo lít nha lít nhít xiềng xích nhanh chóng lan tràn xuống, cuồn cuộn như nước thủy triều, chui vào quan tài huyết sắc.

Quan tài chìm nổi càng kịch liệt hơn, xiềng xích khẽ động, tiếng lũ lụt ầm vang bốc lên như biển giận sóng to. Lỗi âm điện quang, sáng tắt trong thiên địa.

Huyết quan như kén, rải rác u lãnh.

Tình cảnh này giống hệt Vĩnh Dạ hoang mạc ở Bàn Nhai giới hậu thế.

Đám nhân tộc Đại Thừa "Lâm Thì" cùng nhau mở hai mắt ra.

Thiên kiếp tỉnh!

Tất cả nhân tộc nhanh chóng đứng dậy, "Lâm Thì" cầm đầu ra khỏi hàng nhanh chóng sửa sang lại áo bào vốn đã chỉnh tề, sau đó rất cung kính thi lễ với quan tài huyết sắc, giọng điệu khiêm tốn nói: "Tiền bối, đã đưa người đến"

Trong bóng tối, mọi tiếng động yên ắng, chỉ có lôi âm đung đưa, chấn động bốn phía.

Nhưng chẳng mấy chốc trong huyết quan truyền ra một giọng nói trầm thấp, lạnh băng: "Bắt đầu"

Nghe vậy, "Hồn Nghi" ngẩn ngơ, tiếng thiên kiếp này giống hệt với tiểu tiên huyễn cảnh bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc ở Bàn Nhai giới.

Vẻ mặt "Lâm Thì" cung kính, nhanh chóng đáp: "Cẩn tuân tiền bối chi mệnh!"

Chợt quay đầu, trầm giọng phân phó phàm nhân trong đội ngũ sau lưng, "Nhắm mắt"

Tất cả phàm nhân không do dự chút nào, lập tức nhắm hai mắt lại.

Ánh mắt "Lâm Thì" như điện, chớp mắt đảo qua toàn bộ đội ngũ, sau khi xác nhận mỗi một tên phàm nhân đều y mệnh làm việc, lúc này mới nói với mấy Đại Thừa "Thân", "Súc Kiệt" nói: "Lấy thịt"

Lập tức, có một bộ phận Đại Thừa đưa tay vào ngực, tự lấy ra từng thể xác khổng lồ trong dụng cụ trữ vật của mình.

1096 chữ

Chương 2942: "Yếm Khư" tiên tôn (3)

Những thể xác này có loại hươu, nhánh sừng như ghế dựa óng ánh sáng long lanh, tiên khí bồng bềnh, nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện những màu sắc óng ánh kia, lại là vô số trùng vụ sáng long lanh xếp thành.

Trông như da lông xinh đẹp đều là từng khuôn mặt oán độc có to có nhỏ hội tụ thành.

Máu đặc hư thối thẩm thấu ra khỏi hốc mắt, chậm rãi chảy xuôi, trong chớp mắt trên sa mạc sinh sôi ra rất nhiều đám hoa cỏ đỏ hồng, tản ra mùi ngai ngái.

Có thứ như là dê bò, chỉ có điều trên dưới cả người mọc đầy mắt dọc huyết sắc lít nha lít nhít, da lông nhu hòa do vô số xúc tu tinh tế tạo thành.

Mắt dọc trợn trừng, vô tận oán giận nguyền rủa chầm chậm tản khắp như từng tia từng sợi hơi khói.

Còn có khoáng vật như nham thạch, đen ngòm, bóng loáng như gương, trong mập mờ soi sáng ra vô số dấu vết yêu quỷ tà ma...

Tất cả thể xác đều không ngừng tản ra khí tức âm u lạnh lẽo, tà ác, hỗn loạn, sa đọa...

Đây đều là tàn tiên do nhân tộc chém giết!

"Hồn Nghi" nhìn những tàn tiên đã bị trảm diệt toàn bộ sinh cơ này, lập tức khép lại hai mắt.

Không biết thi thể tiên hạ đẳng dùng làm cái gì...

Lúc này, "Lâm Thì" cầm đầu đưa tay, cắt lấy một khối huyết nhục lớn khoảng móng tay từ trên người tàn tiên loại hươu trước mặt.

Lực lượng vô hình nâng khối thịt như ngâm trong máu đặc này, đưa đến trước mặt một phàm nhân đứng phía trước nhất, nói: "Há miệng"

Tên phàm nhân đang nhắm chặt hai mắt kia lập tức hé miệng.

Huyết nhục tàn tiên lập tức bị nhét vào trong miệng hắn ta.

Phàm nhân không do dự, cổ họng nhúc nhích, nhanh chóng nuốt nó xuống.

Ngay sau đó, quanh người tên phàm nhân này nhô lên từng sợi kinh mạch, cả người như rễ cây già bị rút khô nước, khuôn mặt hiện ra dáng vẻ dữ tợn vặn vẹo cực độ.

Cùng lúc đó, huyết nhục của hắn ta bắt đầu nhúc nhích, vỡ nát, từng đầu xúc tu, mắt dọc, móng vuốt bắt đầu nhô ra từ trong toàn bộ thể xác của hắn ta...

Ý hỗn loạn, tà ác, u lãnh cuồn cuộn liên tục không ngừng sinh ra từ trong nhục thân hồn phách tên phàm nhân này...

"Lâm Thì" không do dự, lập tức đánh ra một pháp quyết đơn giản, tên phàm nhân này được dời vào khoảng đất trống trong chín cột trụ.

Ngay sau đó, phía trên chín cột trụ có một đoàn nhỏ kiếp vẫn lặng yên hiện ra.

Trong mây có thiên kiếp hiện ra, tử điện nhỏ bé yếu ớt gào thét đánh xuống, trực tiếp đánh vào tên phàm nhân kia.

Oanh! !!

Tên phàm nhân kia không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì! Mấy Đại Thừa "Lâm Thì" rất bình tĩnh nhìn tình cảnh này, bọn họ đều không phải vừa bắt đầu làm nhiệm vụ, đã sớm nhìn quen sinh tử trong tuyệt cảnh lần lượt.

Lúc này lại một lần nữa thấy đồng tộc thần hồn câu diệt, ngay cả sóng mắt cũng không có chút lao động nào, lại đã sớm chết lặng...

Loại cách nhập đạo này vô cùng hung hiểm, trăm không còn một, hoàn toàn là dựa vào mạng người đắp lên. Nhưng bây giờ cách này lại là cách sinh tồn căn bản của nhân tộc!

Hơn nữa, so với cách nhập đạo đã từng, hiện tại con đường này đã cải tiến rất nhiều, đã không biết tốt hơn lúc trước bao nhiêu.

"Lâm Thì" không dừng lại, tiếp tục lấy xuống một khối nhỏ huyết nhục từ trên người tàn tiên trước mặt, đút cho phàm nhân thứ hai.

Giống với vừa rồi, sau khi tên phàm nhân này thôn phệ huyết nhục tàn tiên, cũng xuất hiện hình dạng nhiễu sóng cực kỳ kịch liệt.

Hắn ta cũng bị chuyển đến phía dưới chín cột trụ.

Lôi đình nhỏ bé yếu ớt đánh xuống, tên phàm nhân này cũng hóa thành kiếp tro, sau khi lộn xộn bay lên lại tiêu tán vô tung.

Sau đó là tên phàm nhân thứ ba...

Ba phàm nhân trước đó thoáng cái tiêu vong.

Thủ đoạn của "Lâm Thì" không có chút dao động nào, tiếp tục để phàm nhân thứ tư nuốt vào huyết nhục tàn tiên, na di đến bên trong chín cột trụ.

Lần này, sét đánh xuống, tên phàm nhân này ngã xuống theo tiếng động, lại vẫn còn khí tức.

Tất cả Đại Thừa lập tức nhìn về phía hắn ta.

Chỉ thấy trên dưới cả người tên phàm nhân này chồng chất vết thương, vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt gần như không có, lại đã hôn mê.

Chỉ có điều, mặc dù thương thế của hắn ta nặng nề, quanh người lại quanh quẩn một luồng ý hoàn mỹ khó mà miêu tả.

Dường như lập tức từ một phàm nhân rất phổ thông, biến thành một sự tồn tại được chú ý.

Nhìn tình cảnh này, "Hồn Nghi" lập tức khẽ giật mình, Luyện Khí chín tầng đỉnh phong?

Chỉ là một đạo kiếp lôi, chẳng những khiến phàm nhân trực tiếp nhập đạo, hơn nữa còn để hắn ta lập tức vượt qua tất cả Luyện Khí kỳ khổ tu...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Hồn Nghi" nhanh chóng lấy lại tinh thần, đây căn bản không phải cách nhập đạo bình thường.

Chỗ khó khăn nhất của cách này là thiên kiếp!

Thế nhưng, vị bị phong ấn trong quan tài huyết sắc... Đối với trình độ thiên kiếp, có thể nói là nắm bắt hoàn mỹ! Mấy tên phàm nhân thất bại ngay từ đầu, không phải vẫn lạc vì cách nhập đạo này không được, mà là ý chí của bọn họ không đủ, không thể chờ huyết nhục loại tiên này ăn mòn, duy trì bản tâm.

Lúc này, "Thân" cách không một trảo, lập tức cách không kéo tên phàm nhân thành công kia đến bên người, lấy ra đủ loại dược liệu chữa thương cho hắn ta.

1118 chữ

Chương 2943: Thiên đạo chính thống

Vẻ mặt "Lâm Thì" bình thản, đút một khối huyết nhục cho tên phàm nhân thứ năm.

Chẳng mấy chốc, tên phàm nhân thứ năm cũng bị dời đến khoảng đất trống giữa chín cột trụ trong lúc giãy giụa...

Tất cả nhân tộc đều không nói gì.

Từng phàm nhân bị đưa lên, huyết nhục tàn tiên giảm bớt từng miếng, trên khung xương đẫm máu có vô số mắt dọc sáng tắt, lạnh băng lại oán độc nhìn tình cảnh này.

Càng ngày càng nhiều phàm nhân ra sân, sau một đạo kiếp lôi đã thấy kết quả.

Có thất bại, có thành công...

Trong chốc lát, thiên kiếp cuồn cuộn, lôi đình động địa.

"Lâm Thì", "Thân" và "Súc Kiệt" hợp tác ăn ý, thời gian dần trôi qua nhân tộc bên cạnh "Thân" và "Súc Kiệt" bắt đầu tăng nhiều...

Phàm nhân trong đội ngũ lại càng ngày càng ít...

Ầm ầm...

Lôi đình gầm thét, tím xanh đan xen, từng đạo thiên kiếp đánh xuống, thiên địa sáng tắt.

Sau một khoảng thời gian, lôi âm cuồn cuộn dần dừng lại.

Chốn hỗn độn quay về tối tăm.

Dưới chín cột trụ, bóng dáng nhân tộc trở nên thưa thớt.

Số phàm nhân do mấy Đại Thừa "Lâm Thì" mang đến đều đã nuốt vào huyết nhục tàn tiên, trải qua thiên kiếp tẩy rửa.

Vốn là hình ảnh người người nhốn nháo, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người.

Mấy chục tên nhân tộc này đều đạt đến Luyện Khí chín tầng đỉnh phong.

Mấy Đại Thừa "Lâm Thì" nhìn nhau, đều khẽ gật đầu.

So với kết quả lần trước đến đây, lần này tỉ lệ thành công lại tăng lên rất nhiều!

Thế nhưng, đây chỉ là nhập đạo.

Sau đó, còn có Trúc Cơ kiếp, Kim Đan kiếp, Nguyên Anh kiếp, Hóa Thần kiếp...

Tất cả thiên kiếp kết thúc, hành trình hỗn độn lần này mới được tính là thật sự hoàn thành!

Đương nhiên, trận thiên kiếp nhập đạo đầu tiên, là hung hiểm nhất trong toàn bộ quá trình tấn thăng.

Đến thiên kiếp sau đó, mặc dù chắc chắn sẽ có tử thương, nhưng không tổn thất nặng nề như trận thiên kiếp nhập đạo đầu tiên.

Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, trong số phàm nhân dẫn tới lần này, cuối cùng người chân chính có thể bước vào Đại Thừa sẽ có khoảng mười người, tình huống tốt sẽ có một đến hai vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, tình huống tệ có lẽ không có một ai...

Nhiệm vụ lần này đột nhiên sớm hơn, trong thôn chuẩn bị hơi vội vàng.

Ngày mai và ngày mốt còn có hai nhóm phàm nhân bị đưa đến.

Dù là số lượng hay tư chất phàm nhân, đều xuất sắc hơn nhiều.

Tổng cộng lại, chắc sẽ ra bảy tám vị Đại Thừa tám mốt kiếp.

Đây là số lượng một thôn, lần này còn có rất nhiều thôn khác nhận nhiệm vụ hộ tống...

Ngoại trừ loại thôn xóm như bọn họ, còn có hoàng đô, Tướng Huyền tế thành, Thiên Tuyên cung... Những trọng địa nhân tộc này.

Số lượng nhân tộc ở những nơi này càng nhiều hơn, tư chất càng tốt hơn, Đại Thừa nhận nhiệm vụ đến đây cũng không phải số ít, số lượng Đại Thừa tám mươi mốt kiếp có thể xuất hiện lại càng nhiều hơn...

Lúc suy nghĩ, "Lâm Thì" cầm đầu lại đưa tay ra, cắt lấy một khối lớn huyết nhục vết máu đầm đìa từ trên người tàn tiên đã lộ ra khung xương trắng đục trước mặt.

Khối huyết nhục này đỏ trắng đan xen, không ngừng nhỏ xuống máu đặc màu đen sền sệt, mỗi một sợi huyết nhục đều đang thong thả ngọ nguậy rất quỷ dị, dường như từ ngàn vạn trùng vụ ngưng tụ thành, tùy thời tùy chỗ tán ra thành đất cát, rơi vào sa mạc nhanh chóng đi khắp.

"Lâm Thì" quay đầu nhìn về phía "Hồn Nghi", tâm niệm vừa động, khối huyết nhục này lập tức bị lực lượng vô hình nâng lên, bay tới trước mặt "Hồn Nghi".

"Hồn Nghi" không do dự chút nào, lập tức bắt lấy huyết nhục, từng ngụm nuốt vào giống với những người phàm tục vừa độ kiếp.

Ngay sau đó, khí tức của nàng ầm vang thay đổi!

Ba ngàn tóc tuyết mở ra như khổng tước xòe đuôi, nhúc nhích như muốn hóa thành ba ngàn rắn hủy; trên gò má trắng nõn tinh xảo có từng sợi kinh mạch tím xanh nhô lên, vặn vẹo như con giun; dưới áo thâm lộng lẫy như biển giận sóng to, vô số xúc tu, móng vuốt, bước chân không ngừng nhô lên, chợt biến ảo.

Khí tức u lãnh, âm u, hỗn loạn, tà ác... Trào ra từ trong cơ thể nàng như thực chất, tiêu tán quanh mình.

Thấy thế, "Lâm Thì" lập tức quát: "Nhanh chóng tiến vào trong chín cột trụ, chuẩn bị độ kiếp!"

"Nếu chống đỡ không nổi, lúc sáu mươi bốn kiếp có thể dừng lại!"

Chống đỡ không nổi?

Nghe vậy, "Hồn Nghi" lập tức cưỡng chế cảm giác đau đớn như có ngàn vạn cương châm đồng thời đâm vào não quấy nhiễu, cùng vô số tạp niệm hỗn loạn xông lên đầu, vẻ mặt nàng dữ tợn, tiếng nói thì vẫn cao ngạo như trước đây: "Chỉ là huyễn cảnh, không cần phải nói!"

Nói xong, nàng không chút do dự nhanh chân đi vào trong chín cột trụ.

Cùng lúc đó, bóng tối vừa lắng lại phía trên chín cột trụ, kiếp vẫn gào thét hội tụ, tím xanh nhảy nhót, khoảng khắc có lôi đình lẫm liệt như đao, cuồn cuộn đánh xuống.

Rầm rầm rầm...

Lôi quang điện âm, chiếu sáng bóng tối trong sa mạc.

Sấm sét cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt, đều chỉ về phía "Hồn Nghi".

Áo đậm phần phật, dường như gió mạnh thổi vào cờ xí.

"Hồn Nghi" lạnh lùng nhìn lôi đình vô biên đập vào mặt mà tới, tiếng nói lạnh nhạt: "Phải có đao, có thể trảm tiên!"

Tiếng nói vừa ra, trong hư không quanh người nàng lập tức hiện ra lít nha lít nhít đao khí.

Tất cả đao khí màu sắc đỏ tươi, khí tức huyết sát che ngợp bầu trời. Trong mỗi một đạo đao khí đều tràn ngập đao ý cao ngất, cô đọng như thực chất, dường như một đao bổ ra đều có thể trảm pháp trảm đạo trảm mệnh trảm tiên ma 1102 chữ

Chương 2944: Thiên đạo chính thống (2)

Những khí tức đao khí này và đao khí của Bùi Lăng, gần như không khác nhau chút nào, chỉ là uy năng ẩn chứa bên trong có sự chênh lệch nhất định với đạo khí do bản tôn Bùi Lăng thi triển. Cuồng lôi gầm thét, vô số đao khí huyết sắc ùa lên, trùng điệp như trường hà cuốn ngược, đón lấy thiên kiếp.

Tiếng vang kinh thiên động địa như sóng dữ bành trướng, huyết sắc gào thét, lôi đình gào thét, đôi bên ầm vang gặp nhau giữa không trung, điên cuồng va chạm không ngừng chôn vùi.

Trong giây lát, đao khí tiêu trừ, lôi đình dừng lại, giữa chín cột trụ yên tĩnh.

Vòng kiếp lôi thứ nhất, thành công vượt qua!

Ngay sau đó, mặc cho lỗi âm vang lên trên đỉnh đầu, nàng lại mở miệng: "Ta có thân bất phôi bất hủ, dù vạn lối đánh xuống, Ầm ầm...

cũng bình yên vô sự"

Lôi đình khó mà tính toán cuồn cuộn giáng xuống, làm cả chốn hỗn độn hóa thành một mảnh ánh sáng trắng thuần túy chói mắt, trong mênh mông vạn vật đều biến mất.

Máy Đại Thừa "Lâm Thì" canh giữ bên cạnh chín cột trụ, yên tĩnh nhìn tình cảnh này. Trong chốc lát, lôi quang giảm đi lộ ra bóng dáng "Hồn Nghi", vẻ mặt nàng dữ tợn, trên khuôn mặt trắng nõn có từng tia từng sợi hắc khí tản khắp. Thế nhưng, dù quanh người còn đang không ngừng tiêu tán ý âm u lạnh lẽo, hỗn loạn cực hạn, đôi mắt "Hồn Nghi" vẫn trong trẻo, từ đầu tới cuối duy trì lý trí tỉnh táo. Lúc này, trên trời cao sấm sét lại lên, vòng kiếp lôi tiếp theo đã giáng lâm! Điện quang chiếu sáng từng bóng người bên ngoài chín cột trụ, nhìn tình cảnh lôi đình đánh xuống này, "Thân"

khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Vị 'Hồn Nghi đạo hữu này, mặc dù chỉ là bốn mươi chín kiếp nhưng tâm tính rất cường đại"

"Chịu huyết nhục Đọa Tiên không ngừng ăn mòn, từ đầu đến cuối vẫn duy trì ý chí vô cùng tỉnh táo"

"Lâm Thì" bình tĩnh nói: "Cốt linh của 'Hồn Nghi đạo hữu lớn tuổi hơn tất cả chúng ta"

"Tu vi hiện tại của nàng, chắc là từng bước một tu luyện ra.

"Súc Kiệt" gật đầu nói: "Tu vi tự tu luyện ra được, có thể nội tình sẽ không đủ khả năng, nhưng trên mặt tâm tính lại không có vấn đề gì!"

"Thân" nói: "Huyết nhục Đọa Tiên dùng để bổ sung nội tình, để bọn ta sinh ra là sinh linh bình thường, cũng có thể một bước lên trời, có được đủ loại uy năng giống những người sinh ra đã cường đại "Chỉ cần tâm tính đủ để trấn áp ý chí hỗn độn trong huyết nhục Đọa Tiên, 'Hồn Nghi đạo hữu sẽ không thất bại trận thiên kiếp này...

Nghe lời nói của hắn ta, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp khác đều gật đầu đồng ý.

Lúc này, "Lâm Thì" cầm đầu đột nhiên quay lại, nhìn về một phương hướng.

Chẳng mấy chốc, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Bóng dáng một nhóm nhân tộc lay động hiện ra.

Người cầm đầu là một nữ tử lớn tuổi mặc trang phục vải thô, mái tóc dài búi lại, nàng cầm song đao trong tay, trông điêu luyện mạnh mẽ, khí tức hoàn mỹ, từng nhân tộc Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nhanh chóng đi ra từ trong bóng tối sau lưng, trang phục của bọn họ khác nhau, đều cầm binh khí trong tay, bước chân linh động.

Giống với lúc đám người "Lâm Thì" đến, đều dựa theo đội ngũ tới lui thành vòng, trong lúc đi lại khắp nơi che chở một đám phàm nhân không có chút tu vi nào.

Nữ tử lớn tuổi này và "Lâm Thì" nhìn nhau, đôi bên đều bình tĩnh lại, khẽ gật đầu thăm hỏi. Chợt, nữ tử lớn tuổi này nhìn "Hồn Nghi" đang độ kiếp bên trong chín cột trụ, đánh ra một động tác tay.

Chẳng mấy chốc, đội ngũ mới tới im lặng đi đến chỗ cách đám người "Lâm Thì" không xa, chỉnh đốn tại chỗ, chờ đợi độ kiếp.

Ầm ầm....

Lôi đình chiếu khắp thiên địa, cũng chiếu sáng khuôn mặt rất nhiều nhân tộc.

Không ai sợ hãi, không ai lùi bước, không ai bàng hoàng.

Tất cả ánh mắt đều tràn đầy chờ mong.

Điện quang xinh đẹp chiếu rọi con ngươi, tỏa ra ánh sáng lung linh, khác hẳn bóng tối quanh mình.

Hồng hoang.

Bên cạnh "Vô Tự".

Cung điện nguy nga hỗn loạn.

Trên đại điện, "Yếm Khư" tiên tôn váy như máu, ngồi trên bảo tọa.

Dưới thềm son, Bùi Lăng yên tĩnh đứng đó.

"Thiên kiếp đã sớm đem mình trở thành bản tọa!"

Giọng "Yếm Khư" tiên tôn bình thản không gợn sóng, lại như sấm đình chợt vang, không ngừng quanh quẩn bên tai Bùi Lăng.

Vẻ mặt Bùi Lăng khẽ giật mình, thiên kiếp... Đem mình thành "Yếm Khư" tiên tôn?

Hắn tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], là người thi thuật ngụy trang thiên đạo, hạ xuống lôi kiếp.

Sau khi "Yếm Khư" tiên tôn cải tiến [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], lại để thiên kiếp ngụy trang người thi thuật?

Điều này...

Loại mạch suy nghĩ này, nếu thật sự có thể thực hiện, đúng là thuận tiện hơn nhiều!

Tất cả thiên kiếp do thuật này hạ xuống, là thiên kiếp tự hạ xuống!

Hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề thiên đạo!

Thậm chí, chỉ cần thiên kiếp vẫn không phát hiện vấn đề, thuật này có thể hoàn mỹ khống chế thiên kiếp chân chính trên mặt ý nghĩa!

Đang nghĩ ngợi, "Yếm Khư" tiên tôn nhẹ vung váy dài, đột nhiên nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Bùi Lăng một cái.

Một chùm huyền quang thuần trắng lập tức chui vào mi tâm Bùi Lăng.

Trong chớp mắt, rất nhiều tin tức thâm ảo huyền diệu, kiến thức tiên thuật vô cùng cao thâm như hồng thủy mở cống, cuồn cuộn chảy xuôi, một mạch tràn vào trong đầu Bùi Lăng. "Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống bắt đầu thu nhận sử dụng cho ngài.."

1119 chữ

Chương 2945: Thiên đạo chính thống (3)

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Bùi Lăng.

Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, "Yếm Khư" tiên tôn truyền môn [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1 đã cải tiến cho hắn!

Nhưng tiên thuật xa lạ?

Phiên bản ban sơ của tiên thuật này, cùng thành quả cuối cùng đã là hai môn tiên thuật hoàn toàn khác biệt! ?

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ tỉ mỉ, "Yếm Khư" tiên tôn đã bình thản nói: " [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] ban sơ, bản chất của nó chỉ là mượn dùng một bộ phận lực lượng và quyền hành của thiên kiếp"

"Cho nên thi triển tiên thuật này, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì với bản thân thiên kiếp"

"Bây giờ, sau khi tiên thuật này cải tiến cần giao phó linh trí cho thiên kiếp"

"Phải bắt đầu giam cầm toàn bộ thiên kiếp"

"Hiện tại bên 'Ly La' và U Minh chi chủ còn phân tán ra hai trận thiên kiếp, vẫn chưa thu hồi"

"Lấy thực lực hiện tại của ngươi, không tu luyện được tiên thuật này "Thế nhưng, đối với nhân vật như ngươi, có thể tu luyện hay không chỉ là thứ yếu"

"Tiên thuật này là bản tọa hao tốn năm tháng dài đằng đẵng, sử dụng vô số vật liệu thí nghiệm ra thành quả.

"Trong đó có rất nhiều kiến giải của bản tọa với thiên đạo"

"Đây mới là vật chân chính mà ngươi mong muốn!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức im lặng.

Hắn coi trọng môn tiên thuật này!

Đối với kiến giải thiên đạo... Những thứ này không có tác dụng gì với hắn!

Hiện tại tu luyện tiên thuật này, cần cướp đoạt vật liệu tu luyện từ trong tay "Ly La" tiên tôn, U Minh chi chủ, nghĩ lại cũng biết không có khả năng Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể nhìn tiên thuật này.

Ngoại trừ cái đó ra, tu luyện tiên thuật này cần bắt đầu giam cầm toàn bộ thiên kiếp... Thiên kiếp biến mất trong đoạn năm tháng này, là "Yếm Khư" tiên tôn làm ra Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, lập tức hỏi: "Không biết Yếm Khư tiên tôn tiền bối có thể dùng tiên thuật này một lần hay không?" Hiện tại hắn không tu luyện được tiên thuật này nhưng không sao.

Chỉ cần nắm giữ phương pháp tu luyện, sau khi trở lại năm tháng bình thường cũng có thể tu luyện!

Bây giờ là cơ hội hiếm có, tất nhiên hắn phải nắm lấy cơ hội, mở mang kiến thức về uy năng chân chính của tiên thuật này!

Ánh mắt "Yếm Khư" tiên tôn nhìn về phía Bùi Lăng đột nhiên trở nên sâu xa, lạnh nhạt nói: "Ngươi đã từng gặp tiên thuật này"

"Hơn nữa, kiến thức không chỉ một lần"

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chợt sắc mặt hiện ra vẻ nghi ngờ.

Hắn đã được chứng kiến tiên thuật của "Yếm Khư" tiên tôn?

Không có khả năng Hôm nay hắn tiến vào hồng hoang, lần đầu tiên đối mặt với "Yếm Khư" tiên tôn, căn bản cũng không thấy "Yếm Khư" tiên tôn ra tay! Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, chỉ có nửa canh giờ không thể trì hoãn!

Trước tiên hỏi tất cả vấn đề khác!

Thế là, Bùi Lăng lập tức lại hỏi: "Vãn bối từng nghe 'Ly La' tiên tôn nói, Phù Sinh kỳ cục là trận tranh đấu thành Đế của hai vị Tiên Tôn 'Cựu' và ' Vị này "Xin hỏi Yếm Khư tiên tôn tiền bối, cũng đang tranh đoạt vị trí Tiên Đế với 'Ly La' tiên tôn sao?"

"Yếm Khư" tiên tôn từ tốn nói: "Không sai"

Quả nhiên!

Nghe câu trả lời này, Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ.

"Ly La" tiên tôn đại diện cho thiên đạo thiên cương, còn "Yếm Khư" tiên tôn thì là hỗn độn, sa đọa... Hoàn toàn đi ngược lại với thiên đạo thiên cương...

Hai vị này cũng đang tranh Đế!

Ba đầu chi nhánh thăng tiên hệ thống, đầu thứ nhất là [Mười mặt trời giữa bầu trời], hiện tại hắn đã hoàn thành một phần mười.

Đầu thứ hai là (Tranh đấu ván cờ], đây là Phù Sinh kỳ cục của "Cựu" và "Vị".

Còn đầu thứ ba là [Thiên đạo chính thống 1...

Lúc hắn vừa bắt đầu, không biết đầu chi nhánh thăng tiên thứ ba này là chỉ cái gì, nhưng bây giờ lại hơi rõ ràng...

Tranh đấu giữa "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn là đầu chi nhánh thăng tiên thứ ba này! Thế nhưng, bốn vị Tiên Tôn tranh Đế, giữa "Cựu" và "Vị" chắc chắn vẫn chưa phân ra thắng bại.

Nhưng "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn... Bàn Nhai giới trong năm tháng sau này, kết cục sau cùng của "Yếm Khư" tiên tôn là bị phong ấn ở Vĩnh Dạ hoang mạc, cho đến khi hắn tiến vào Phù Sinh cảnh cũng không thể thoát khỏi phong ấn, bản thể vẫn bị nhốt trong một chiếc quan tài huyết sắc...

Tranh đấu giữa hai vị Tiên Tôn này, chắc là "Ly La" tiên tôn thắng...

Không!

Không đúng! Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến, lúc "Ly La" tiên tôn luận đạo với hắn, không thừa nhận "Tương lai" là "Hiện tại". Nếu trong Bàn Nhai giới hậu thế, kết quả thật sự là "Ly La" tiên tôn thắng, vậy "Ly La" tiên tôn nên đứng về phía "Vị" mới đúng!

Hơn nữa, lúc hắn Thiên Đạo Trúc Cơ, tranh đạo cùng Chú Quỷ đã là kết cục ngươi chết ta sống.

Tiên Tôn tranh Đế, sao lại ôn hòa như thế?

Một phương thất bại chỉ là bị phong ấn, bản nguyên, tiên chức, quyền hành, biểu tượng, ý nghĩa... Đều được giữ lại?

"Ly La" tiên tôn không thắng!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhướn mày.

Trong đoạn năm tháng hồng hoang này, khắp nơi lộ ra bí ẩn khó có thể hiểu được.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, mà là nắm chặt thời gian tiếp tục hỏi: "Yếm Khư tiên tôn tiền bối nói vãn bối có khí thế thành tựu Tôn, nhưng lại không biết hiện tại còn bao nhiêu vị trí Tiên Tôn đang trống?"

1101 chữ

Chương 2946: Không gian chi chủ

"Nếu vãn bối thật sự có thể thành Tôn, nên trở thành loại Tiên Tôn nào?"

"Yếm Khư" bình tĩnh nói: "Còn có hai vị trí Tiên Tôn đang trống"

"Nếu ngươi có thể thành Tôn, chắc là trời cùng đất, âm cùng dương, có cùng không... Một trong sáu cái này" Chỉ còn hai vị trí Tiên Tôn đang trống?

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức khẽ giật mình.

Lúc ấy Nhân Vương Chung Quỳ Liệt đã nói với hắn, hiện tại đã biết những vị trí Tiên Tôn đang trống gồm một cái Kim Ô tộc, một cái Long tộc, sau đó Nhân Vương và U Minh chi chủ cùng tranh một cái...

Ít nhất phải là ba cái mới đúng!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng hỏi: "Tiền bối, chỉ có Kim Ô tộc và Long tộc mới có thể thành Tôn?"

"U Minh chi chủ không thể thành được tôn?"

Ở Bàn Nhai giới hậu thế, U Minh đã bị hủy diệt, U Tố mộ còn sót lại cũng chưa từng rơi vào tay nhân tộc. Chắc chắn Nhân Vương và U Minh chi chủ không có ai thành Tôn.

Bỏ qua cái này, vị trí Tiên Tôn thật sự chỉ còn trống hai cái...

Nhưng không đợi Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ, đã nghe "Yếm Khư" từ tốn nói: "Sai"

"Ba vị kia đều không thể thành Tôn!"

"Bản tọa nhắc đến hai vị trí Tiên Tôn còn trống này, một cái là ngươi.

"Một cái khác.."

Nói đến đây, "Yếm Khư" khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói hết.

Kim Ô tộc, Long tộc đều không thể thành Tôn?

Hai vị trí Tiên Tôn còn trống, một cái là hắn?

Bùi Lăng nghe vậy, đầu tiên tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã lấy lại tinh thần.

Nếu "Yếm Khư" tiên tôn không lừa hắn, vậy... Bí mật thành Tôn càng thâm thúy huyền ảo hơn tưởng tượng của hắn!

Kim Ô tộc, Long tộc, U Minh chi chủ, Nhân Vương Chung Quỳ Liệt... Đều muốn trở thành Tôn, nhưng đều không thành được!

Rốt cuộc là vì những sự tồn tại Kim Ô tộc, Long tộc, U Minh chi chủ và Nhân Vương Chung Quỳ Liệt... Nắm giữ không đủ tin tức thành Tôn, hay còn vì lý do gì khác?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Thời gian cấp bách, hắn đã hỏi xong vấn đề mà Nhân Vương dặn dò, lại hỏi một vài vấn đề khác...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Nếu tiếp theo vãn bối thành tiên, phải làm thế nào trở lại năm tháng ban đầu của mình?"

Vốn dĩ hắn muốn thành tiên từ Kiến Mộc, căn cứ vào sự miêu tả của tiền bối chín tông, chỉ cần đi đến thượng giới theo con đường này, sẽ lập tức trở về năm tháng đầu.

Nhưng bây giờ hắn không thể đi đường này.

Nếu thành tiên trong đoạn năm tháng quá khứ này, lại không biết mình sẽ ở lại trong đoạn năm tháng quá khứ này, hay trở lại năm tháng ban đầu...

Nghe vậy, "Yếm Khư" tiên tôn từ tốn nói: "Sau khi thành tiên, bất tử bất diệt, bất hủ bất phối "Ngươi có thể sống mãi đến năm tháng ban đầu"

"Có lẽ, sau khi thành tiên lại đi leo lên Kiến Mộc "Ngoài ra, còn có một cách, chính là tham gia một ván cờ nữa"

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ ba phương pháp này, trực tiếp loại trừ con đường sống mãi đến năm tháng ban đầu.

Lại vào một lần ván cờ, khả năng sẽ phát động đầu chi nhánh thăng tiên thứ hai, [Tranh đấu ván cờ .

1Bởi vậy, hiện tại đối với hắn, phương pháp ổn thỏa nhất là leo lên Kiến Mộc sau khi thành tiên...

Trong lòng hắn hơi trầm ngâm, đã hỏi xong toàn bộ mấy vấn đề quan trọng nhất.

Sau đó, hỏi một ít vấn đề có thể tăng cường thực lực của bản thân...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Tiền bối, vãn bối muốn một trăm môn tiên thuật không làm trái thiên cương làm tham khảo...

"Yếm Khư" bình tĩnh nói: "Lúc trước ngươi nên đưa ra yêu cầu này với Ly La "Đáng tiếc, bây giờ ngươi đã lỡ cơ hội "Ở chỗ của bản tọa, tiên thuật không làm trái thiên cương thì không có uy năng gì"

"Hơn nữa, vừa rồi bản tọa đã cho ngươi thành quả một môn tiên thuật tâm huyết của bản tọa"

"Nếu cho ngươi thêm tiên thuật, ngươi sẽ không còn đi con đường của mình"

Nghe thấy không có tiên thuật, Bùi Lăng lập tức nhíu mày, nói: "Công pháp cũng được!"

"Vãn bối muốn công pháp cấp cao nhất, để tham khảo con đường mới"

"Yếm Khư" hơi nhíu mày, nói: "Công pháp?"

Nàng chợt lắc đầu, nói, "Công pháp chỉ là một loại thủ đoạn dùng để tiếp xúc đại đạo"

"Tu vi của ngươi đến tình trạng bây giờ, mỗi tiếng nói hành động đều là đại đạo"

"Tình cảnh như vậy lại đi nghiên cứu công pháp, chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, không có chút ý nghĩa nào"

Nghe đến đó, Bùi Lăng chưa từ bỏ ý định, lúc này nói: "Vãn bối còn cần luyện đan thuật.

"Vãn bối cần đan phương có thể luyện chế tiên đan, càng nhiều càng tốt!"

"Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển"

"Vãn bối có thể tìm được con đường mới từ trong tiên đan!"

"Yếm Khư" hời hợt nói: "Tiên đan tinh diệu tuyệt luân hơn nữa, cũng không hữu hiệu bằng trực tiếp nuốt tiên nhân"

"Tiên là một bộ phận của đại đạo"

"Cũng là tạo vật hoàn mỹ nhất giữa thiên địa.

"Phương thế giới này, tiên đan cường đại nhất là tiên nhân!"

"Ngươi đã nắm giữ [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến], căn bản không cần thiết luyện đan"

"Tiên thuật này là luyện đan thuật tốt nhất!"

Điều này...

[Luyện đan thuật] cũng không chịu cho?

Bùi Lăng hơi nóng nảy, sao bây giờ "Yếm Khư" tiên tôn này lại khó nói chuyện như vậy?

Ở Bàn Nhai giới hậu thế, sau khi đối phương bị phong ấn, chỉ lừa một cái là được!

Vào lúc này, muốn cái này lại không có, muốn cái kia lại không cho...

1089 chữ

Chương 2947: Không gian chi chủ (2)

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Như vậy, [Chế phù thuật] cùng tiên trận.."

Còn chưa nói hết câu, "Yếm Khư" đã nói: " Chúng sinh bể khổ độ thuyền] chính là tiên trận diệt thế thiên đạo"

"Về phần [Chế phù thuật], hiện tại bản tọa cũng có thể truyền thụ cho ngươi một môn"

Nói xong, "Yếm Khư" tiên tôn đưa tay chỉ một cái, một đạo ánh sáng trắng to lớn lướt ngang mà ra, chỉ một thoáng chui vào mi tâm Bùi Lăng.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy mi tâm như bị một đoàn liệt hỏa hừng hực đánh vào, lúc nóng bỏng lại lạnh lẽo thấu xương, lạnh và nóng đồng thời tụ hợp vào cả người, vô số kiến thức đại đạo và tiên thuật như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn tràn vào đầu óc hắn.

Hắn còn chưa kịp vui vẻ, chợt vẻ mặt cứng đờ.

Hệ thống không có bất kỳ tiếng nhắc nhở thu nhận sử dụng vào vang lên!

"Yếm Khư" tiên tôn truyền cho hắn [Chế phù thuật], là một môn hệ thống đã thu nhận sử dụng, nhưng hắn còn chưa bắt đầu học tập tiên thuật làm trái thiên cương Đúng vậy, lúc ấy hắn đi Vĩnh Dạ hoang mạc, yêu cầu tiên thuật từ ý chí "Yếm Khư" tiên tôn, lúc ấy đối phương cho hắn mấy môn tiên thuật làm trái thiên cương.

Hai môn tiên thuật [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm) và (Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này đều được cho trong lần đó.

Chỉ là lúc hắn tu luyện (Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] cần ăn tiên nhân mới có thể tu luyện, hắn ý thức được những tiên thuật này rất có vấn đề, không tiếp tục tu luyện tiên thuật làm trái thiên cương khác...

Thấy làm nửa ngày cũng không mò được cái gì, Bùi Lăng cau mày.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, trong chốc lát lại không tìm thấy thứ nào để đòi hỏi.

Tiên thuật, công pháp, tiên đan, phù lục, tiên trận... Hiện tại còn thiếu [Chú Khí Thuật .

1Nhưng hắn có bản vẽ rèn đúc Tiên Khí!

Chỉ là có thời điểm không có vật liệu, có lúc không thiếu tài liệu lại không có thời gian...

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, "Yếm Khư" đột nhiên nói: "Thời gian gần đến, ngươi đã nghĩ ra con đường mới chưa?"

Thời gian sắp đến?

Mới qua bao lâu?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, lập tức nói: "Nửa canh giờ, mới trôi qua chưa đến một nửa!"

"Yếm Khư" lắc đầu, bình tĩnh nói: "Nơi này là nơi không có thứ tự"

"Nửa canh giờ, có thể một chớp mắt đã là mấy năm "Ngươi sắp hết giờ rồi"

"Chỉ cần thời gian vừa đến, chỉ chậm hơn một tức thôi, bản tọa cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Bùi Lăng cau mày nhưng cũng không dám tiếp tục trì hoãn, lúc này nói: "Ta đã có con đường mới!"

Tiếng nói vừa dứt, sau lưng hắn lập tức ánh sáng rực rỡ, mười vòng mặt trời huy hoàng, lập lòe dâng lên!

Trong một vòng mặt trời sáng chói nhất giữa mười vòng mặt trời này, trong đó có một con Kim Ô khép cánh nằm như đang ngủ say, Đại Nhật chân hỏa cháy hừng hực, ánh sáng vàng ròng lưu chuyển ngàn vạn, chiếu rọi toàn bộ quảng điện, vàng rực mênh mông như một vòng mặt trời chân chính, ngạo nghễ giữa trời! Cùng lúc đó, khí tức quanh người Bùi Lăng nhanh chóng cất cao, cao xa, mờ mịt, rộng lớn, to lớn như tiên lại không phải tiên.

Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn "Yếm Khư" trên thềm son, không tiếp tục mở miệng nhiều lời một chữ.

Đây là một trong số chi nhánh thăng tiên sau khi hệ thống thăng cấp, [Mười mặt trời giữa bầu trời Y!

Hiện tại hắn đã hoàn thành một phần mười.

Mặc dù hắn căn bản không hiểu mạch suy nghĩ của đầu chi nhánh thăng tiên này, cùng tình huống cụ thể sau đó nhưng điều này không quan trọng.

Chỉ cần "Yếm Khư" tiên tôn hiểu là được!

Quả nhiên!

Nhìn mười vòng mặt trời huy hoàng rực rỡ này, trên vẻ mặt lạnh nhạt của "Yếm Khư" tiên tôn đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Nhưng chẳng mấy chốc "Yếm Khư" tiên tôn khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Trước đoạt thiên, sau chiếm địa, không gian chi chủ, vũ đạo thành Tôn...

"Con đường này, trên lý luận có thể thực hiện.

"Trên thực tế, căn bản không có khả năng thành công"

"Nhưng đây đúng là một con đường."

Còn chưa nói hết câu, lập tức cảm thấy Bùi Lăng cửa điện có khí tức u lãnh, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Lập tức xảy ra sự thay đổi long trời lở đất.

Vô số trùng vụ quái đản ngưng tụ thành đỉnh điện, lương trụ, viên gạch lập tức hóa thành một mảnh hạo nhiên thánh khiết.

Vô tận ác ý, hỗn loạn, quỷ dị, tà ác tản khắp trong tòa đại điện, bắt đầu chuyển hóa thành tiên cung rộng lớn, ưu nhã, không chút tỳ vết nào.

Cùng lúc đó, không gian kỳ quái quanh mình nhanh chóng biến ảo, đủ loại quy tắc và trật tự bắt đầu hiện ra, nhanh chóng đóng khung trong phương thiên địa này.

Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, cơn buồn ngủ như nước thủy triều mãnh liệt trào tới.

Cặp mắt của hắn lập tức không bị khống chế khép kín.

Ngay sau đó, Bùi Lăng trực tiếp ngủ thiếp đi...

Hồng hoang.

Mười mặt trời giữa trời, chân hỏa tùy ý vung vẩy, nơi ánh lửa vàng ròng đi qua, vạn vật khô héo, cát vàng mênh mông.

"Nhân tộc! Nhân tộc.."

"Mau tỉnh lại.."

Trong lúc mơ màng, Bùi Lăng nghe được bên tai truyền tới một giọng nói cảm thấy quen tai, đồng thời cảm thấy hai gò má hơi nhói đau.

Ba ba ba...

Lại là một tràng tiếng bạt tai gọn gàng mà linh hoạt, Bùi Lăng đột nhiên giật mình, lập tức ngồi dậy từ dưới đất.

1100 chữ

Chương 2948: Không gian chi chủ (3)

Hắn mở mắt nhìn chân hỏa tràn ngập, dõi mắt nhìn hoang vu xung quanh, lập tức hiểu mình đã trở lại chỗ vừa gặp phải Tình Hi Bùi Lăng xoay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ Kim Ô Tình Hi vẫn bảo vệ ở bên cạnh.

Nàng đã khôi phục dáng vẻ tóc vàng, mắt vàng, kim bào, tắm rửa dưới ánh sáng của mười mặt trời, màu sắc vàng ròng gần như sáng long lanh, nhìn ngược sáng thấy tóc dài, đôi mắt và áo bào của Tình Hi như là cắt may ánh nắng dệt thành, vô cùng sáng chói.

Đại Nhật chân hỏa như nước chảy, theo làn váy nàng hơi chập chờn.

Lúc này, ánh mắt Tình Hi sáng rực, đang đầy lo lắng nhìn qua Bùi Lăng.

Thấy Bùi Lăng tỉnh lại, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giọng đầy may mắn nói: "Nhân tộc, cuối cùng ngươi đã tỉnh!"

"Còn tưởng vị kia muốn dùng ngươi thí nghiệm tiên thuật làm trái thiên cương gì đó...

"Ngươi không có việc gì thì tốt!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ mỉm cười, nhưng không biết vì sao hiện tại mặt hắn sưng lên thật cao, vừa có chút biểu cảm lập tức chạm vào cơ bắp, nụ cười này khiến toàn bộ mặt hắn không chịu khống chế run rẩy, đau đến mức hắn hít sâu một hơi.

Xảy ra chuyện gì? Mình bị ai đánh?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng vội vàng vận chuyển đầu pháp tắc "Nghịch" này khôi phục thương thế trên mặt.

Cùng lúc đó, hắn xúc động nói: "Tình Hi tiền bối yên tâm!"

"Vãn bối không có gì đáng ngại"

"Đúng rồi, tiền bối có biết chúng ta trở về thế nào không?"

Tình Hi lắc đầu, trong lúc sợi tóc vàng ròng phất phơ tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi khuôn mặt tinh xảo diễm lệ của nàng như thần nữ, nàng nói: "Không biết"

"Vừa rồi ta cũng đột nhiên ngủ thiếp đi "Chắc là Hắc Dạ chi chủ ra tay, trả lại chúng ta về chỗ cũ"

Thấy Tình Hi xưng hô với "Yếm Khư" tiên tôn, cho tới bây giờ chỉ nói "Hắc Dạ chi chủ", lại không nhắc tới danh hào của Tiên Tôn, Bùi Lăng lập tức cảm thấy hơi kỳ quái.

Nhưng không đợi hắn mở miệng, Tình Hi đã nhanh chóng hỏi: "Tốt, mau nói cho ta biết, bây giờ Đan Hi ở nơi nào?"

Bây giờ Đan Hi ở nơi nào?

Bùi Lăng vội họ một tiếng, lập tức trầm giọng nói: "Hiện tại Đan Hi tiền bối... Đang ở trong tay Long tộc!"

"Cái gì? !" Tình Hi lập tức giận tím mặt, Đại Nhật chân hỏa quanh quẩn quanh người, ầm vang bay vút lên, bộc phát hừng hực như núi lửa, nối liền với vòm trời, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức đầy vẻ giận dữ, vô cùng dữ tợn.

"Quả nhiên là Long tộc!"

"Những con rắn xấu xí này!"

"Ngay cả tộc ta là thái dương chi chủ chấp chưởng tiên chức mặt trời mọc cũng dám động vào!"

"Quả thực không biết sống chết!"

"Sớm biết vậy, lần trước Đan Hi dạy dỗ con rắn nhỏ kia, chúng ta nên ra tay, xé các nàng thành mảnh nhỏ, khoét mắt rồng, ném cho Phù Tang làm phân bón!"

"Rắn đáng chết!"

"Tộc ta nhất định phải để bọn chúng trả giá gấp trăm lần, không, nghìn lần!"

Nhìn Đại Nhật Kim Ô vô cùng nổi giận, trong chốc lát Bùi Lăng hơi chột dạ, nhưng càng nghĩ hiện tại chỉ có Long tộc có thù với hắn...

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận, lời lẽ chính nghĩa nói: "Tình Hi tiền bối, Đan Hi tiền bối có ân với vãn bối"

"Mặc dù vãn bối tu vi thấp, nhưng đã từng chui vào Thủy Tinh cung Long tộc, lần này vì cứu Đan Hi tiền bối, vãn bối nguyện ý liều chết lại chui vào trọng địa của Long tộc một lần!"

Nghe vậy, Tình Hi lập tức lắc đầu, nói: "Vậy quá nguy hiểm!"

"Chuyện lần này, ngươi đã giúp ta rất nhiều"

"Tiếp theo, không cần ngươi lại mạo hiểm, chỉ cần nói cho ta biết Đan Hi bị giam ở chỗ nào trong Long tộc...

Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lập tức ngắt lời: "Không được!"

"Đan Hi tiền bối rất thưởng thức vãn bối, nghe nói vãn bối cần Đại Nhật chân hỏa, Đan Hi tiền bối tự mình trèo non lội suối, ban chân hỏa cho vãn bối, chiếu rõ U ĐỒ"

"Vị tiền bối lòng dạ nhân hậu như thế lại rơi vào tình thế nguy hiểm, sao vãn bối có thể vì tu vi thấp mà khoanh tay đứng nhìn?"

"Vãn bối nhất định phải tận sức mọn, tự mình cứu Đan Hi tiền bối ra!"

"Việc này không nên chậm trễ, hiện tại vãn bối xuất phát, tiến về cung điện Long tộc, tìm kiếm Đan Hi tiền bối bị bọn họ giam giữ"

"Kính xin Tình Hi tiền bối đừng đi theo, tránh để tiền bối tu vi cao thâm, đánh cỏ động rắn, khiến Long tộc gây bất lợi cho Đan Hi tiền bối, hoặc là chuyển địa điểm cầm tù Đan Hi tiền bối"

"Vãn bối sớm tìm ra Đan Hi tiền bối, Đan Hi tiền bối có thể bớt chịu tra tấn...

"Vì Đan Hi tiền bối, dù thế nào Tình Hi tiền bối cũng phải dừng bước!"

Nói xong, Bùi Lăng sợ Tình Hi tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp thi triển độn pháp, nhanh chóng chạy tới phương xa...

Cát vàng mênh mông, cồn cát liên miên.

Mấy tòa cồn cát vây kín thung lũng, trong cát bụi đột nhiên xuất hiện một bóng người huyền bào vác đạo.

Sau khi hắn bước ra một bước, thần niệm như gợn nước vô hình, trong chớp mắt đảo qua toàn bộ phương thiên địa này.

Phát hiện Tình Hi không đuổi theo, Bùi Lăng thầm thở phào.

Coi như đã giải quyết chuyện bên Kim Ô.

Tình huống hiện tại là, Đan Hi tiền bối bị Long tộc ti tiện gây thương tích được hắn cứu, ở giữa không có chuyện gì của nhân tộc...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một chiếc ấn tỉ mặc ngọc, trong ấn tỉ có khí tức đường hoàng lưu chuyển.

1106 chữ

Chương 2949: Ám ngữ

Đây là tín vật trở về hoàng đô mà Nhân Vương Chung Quỳ Liệt cho hắn.

Tối hôm qua hắn và Nhân Vương gặp mặt riêng, đối phương giải đáp không ít vấn đề cho hắn, lại chỉ điểm hắn gặp vị Tiên Tôn thứ tư, sau đó Chung Quỳ Liệt dặn sau khi hắn gặp "Yếm Khư" tiên tôn, hỗ trợ hỏi xem bây giờ còn có bao nhiêu vị trí Tiên Tôn đang trống.

Bây giờ Bùi Lăng đã đạt được đáp án của vấn đề này từ chỗ "Yếm Khư tiên tôn.

Chỉ có điều...

"Chỉ còn hai vị trí Tiên Tôn đang trống."

"Hơn nữa nhìn ý của Yếm Khư tiên tôn, chỉ sợ vị trí trống còn lại cũng đã có chủ.."

"Hiện tại sắp đến đại chiến nhân tộc"

"Nhưng phía trước lại không có đường.."

"Ta... Có nên nói cho Nhân Vương biết hay không?"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cau mày.

Sau một hồi do dự, hắn trở tay thu viên ấn tỉ mặc ngọc này vào.

Có thể đi gặp Nhân Vương chậm một chút.

Hiện tại đi tìm "Không Mông" tiền bối trước...

Đã quyết định xong, Bùi Lăng lại bước ra một bước, huyền bào phần phật, trong chớp mắt ẩn vào cát vàng, biến mất không thấy gì nữa.

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, bóng mặt trời dần ngả về tây.

Sóng nhiệt hừng hực biến mất một chút.

Màu sắc vàng ròng rải giữa thiên địa lặng yên hóa thành đỏ hồng.

Vân triện lơ lửng giữa không trung, từng tầng trận pháp che chở một phương hồ nước.

Đáy hồ có một tòa đại trạch năm tiến, ở chính phòng dinh thự, một con Ly Long tạp sắc đang ngồi trên bảo tọa điêu khắc san hô.

Thân thể hóa thành hình người, đầu lại vẫn duy trì dáng vẻ Ly Long, một đôi mắt rồng sáng rực như điện, đang tràn ngập uy nghiêm quan sát rất nhiều Thủy tộc phía dưới.

"Bái kiến chủ thượng!" Trong tiếng ân cần thăm hỏi chỉnh tề, Thủy tộc giữ lại các đặc điểm tôm cá cua vây cá cung kính hành lễ, sau đó dựa theo tu vi cao thấp, lần lượt tiến lên bẩm báo công việc vặt. "Bẩm chủ thượng, nhân tộc nuôi nhốt ở ven hồ Xích Tảo, năm nay thu hoạch rất không tệ!"

"Không những nhân khẩu tăng lên một lượt, còn có trăm tên đồng tử trời sinh linh tú, có thể vào Giáp cấp"

"Ngoại trừ cái đó ra, sau khi sử dụng linh dược, số nhân tộc tu vi tiến vào Nguyên Anh kỳ cũng tăng lên mười bảy tên"

"Loại huyết thực thượng phẩm này, hiện tại tổng cộng đạt tới bốn trăm bảy mươi hai tên.."

"Hiện tại Mộng Hồn thảo đã sắp trưởng thành, dự tính sau năm mươi lần mặt trời lặn, có thể để nhóm huyết thực thượng phẩm này tiến hành thúc giục, để chúng nó đạt tới cảm giác tốt nhất...

Một tên Thủy tộc mặt mũi mọc đầy lân phiến, mọc ra mắt cá bẩm báo hoàn tất, thấy Ly Long bên trên khẽ gật đầu, trong lòng thầm thở phào, thi lễ một cái, lui sang một bên.

Sau đó, một Thủy tộc có đặc thù tôm càng xanh, nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng bẩm báo: "Chủ thượng thứ tội!"

"Chỗ nuôi nhốt nhân tộc ở Xích Lâm sơn bị những tu sĩ nhân tộc hoang dại kia tập kích, tổng cộng bị trộm đi 8251 tên nhân tộc, có hai trăm sáu mươi bốn tên nhân tộc chết bởi dịch bệnh...

"Hiện tại thuộc hạ đang toàn lực điều tra!"

"Xin chủ thượng lại cho chút thời gian, tin tưởng chẳng mấy chốc có thể truy tìm tung tích những nhân tộc hoang dại kia, một mẻ hốt gọn bọn chúng.."

Ở trên đầu, Ly Long nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, thản nhiên liếc nhìn tên Thủy tộc này, không nói một lời, chỉ nhìn Thủy tộc phía sau.

Đứng ở sau lưng Thủy tộc đặc thù tôm càng xanh là một Thủy tộc nam tính nửa người nửa rắn, hắn ta phát hiện ánh mắt của chủ thượng, lập tức vượt qua đồng bạn ra khỏi hàng, rất cung kính nói: "Chủ thượng! Thuộc hạ phát "Những nhân tộc hoang dại kia tu vi không thấp, khí tức tươi mát, cảm giác phẩm chất chắc chắn rất tốt!"

hiện dấu vết nhân tộc hoang dại hoạt động ở hạ du Xích Quế hà"

"Kính xin chủ thượng ban cho thuộc hạ mấy tên cao thủ, thuộc hạ cam đoan, nhất định bắt chúng nó không thiếu một người đưa đến bếp của chủ thượng"

Thủy tộc nam tính nửa người nửa rắn này còn chưa dứt lời, cách đó không xa một Thủy tộc vác vỏ cua thật dày, hai tay cũng là một đôi càng cua lấp lóe tia sáng lạnh nhướn mày, cũng ra khỏi hàng nói: "Bắt giết nhân tộc hoang dại, có khả năng làm trái thiên cương"

"Kính xin chủ thượng đừng nhúng tay vào việc này, cứ giao cho bản tộc phương thế giới này là được"

"Đợi sau khi bọn họ thành công bắt giết, hiến tế lên là được!" Trên bảo tọa, Ly Long cẩn thận nghe rất nhiều thuộc hạ bẩm báo, tâm trạng rất không tốt.

Hắn ta là huyết mạch chi nhánh Long tộc, mặc dù không bằng con cháu Chân Long nhưng cũng được cho sinh ra đã cường đại, trong rất nhiều Long tự, bẩm sinh hắn ta thích yên tĩnh, không thích gây chuyện thị phi.

Sở thích duy nhất trên đời là món ngon.

Trong đó đặc biệt ham mê ăn thịt người.

Nhân tộc không giống phi cầm tẩu thú, nó không dày đặc da lông, không răng nhọn móng sắc, cảm giác trơn trượt, chất thịt non mềm, hơn nữa còn hiểu tự nghĩ ra đủ loại cách chế biến thức ăn, để hắn ta ăn càng hài lòng hơn.

Loại món ngon này, sinh ra đã nên xếp vào [Trân Tu bảng], nhiều năm xuất hiện trên bàn ăn của hắn ta Lại không ngờ, vất vả nuôi dưỡng phàm nhân lâu như vậy, còn bị tu sĩ nhân tộc hoang dại cướp đi một nhóm lớn!

Những nhân tộc này đáng chết!

Đã sinh ra yếu đuối, nên thành thật làm nguyên liệu nấu ăn, chứ không phải trên nhảy dưới tránh gây chuyện! 1094 chữ

Chương 2950: Ám ngữ (2)

Nhân tộc bẩm sinh yếu ớt, dù khắc khổ tu luyện, thành tựu cũng có hạn.

So với việc để nó ở bên ngoài ăn gió nằm sương chuốc khổ, còn không bằng thành thật tiếp nhận việc hắn ta nuôi nhốt, dù sao cũng có thể vượt qua một vài năm ăn ngon uống sướng...

Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, bao nhiêu nhân tộc đều sống như thế, vì sao hiện tại những nhân tộc hoang dại này không sống nổi?

Thứ đại nghịch bất đạo, đáng chết! Nên giết!

Còn có cái gọi là thiên cương!

Những ngày qua, chỉ cần những chủng tộc mà hắn ta biết đến, đều có rất nhiều tiên nhân vụng trộm làm trái thiên cương, giành chỗ tốt...

Nhưng Long Đình dạy kẻ dưới nghiêm khắc, căn bản không cho phép bất kỳ hành động làm trái thiên cương nào.

Hắn ta thân là con cháu long huyết, bây giờ ngẫu nhiên muốn ăn mấy vạn người, lại còn tốn sức như thế! Nghĩ tới đây, Ly Long hừ lạnh một tiếng, quanh người long tức sôi trào mãnh liệt, uy áp vô hình như núi nặng ầm vang rơi xuống.

Rất nhiều Thủy tộc bên dưới lập tức cảm thấy da đầu run lên, rùng mình, sợ hãi bộc phát ra từ bản năng. Bich, bich...

Chỉ một thoáng, tất cả Thủy tộc quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống, không dám lên tiếng chút nào!

Lúc này, Ly Long mở miệng, tiếng nói ầm vang như sấm đình: "Tộc ta sinh ra cường đại, tung hoành chư thiên vạn giới "Cho dù bốn đại Tiên Tôn trước mặt, tộc ta cũng có địa vị tương đương"

"Những sâu kiến nhân tộc này yếu đuối không chịu nổi, ngoan ngoãn làm nguyên liệu nấu ăn là được!"

"Tu luyện cũng chỉ vì tăng lên phẩm chất nguyên liệu nấu ăn"

"Ngoại trừ cái đó ra, chúng nó không còn bất cứ ý nghĩa gì khác!"

"Những huyết thực này đã không hiểu chuyện như thế, vậy bản tọa sẽ tự mình ra tay, cẩn thận dạy dỗ chúng nó nên hầu hạ tộc ta như thế nào!"

Rất nhiều Thủy tộc phía dưới nhao nhao đáp: "Chủ thượng uy vũ!"

"Nhân tộc yếu đuối hèn mọn, hôm nay có thể được chủ thượng tự mình dạy bảo, thật sự là may mắn ba đời chúng nó...

"Chủ thượng nói rất đúng! Từ xưa tới nay nhân tộc chỉ là huyết thực mà thôi.."

"Chỉ là huyết thực cũng dám can đảm quấy rối như thế, đáng chết! Nên giết!"

Nhìn tình cảnh này, Ly Long khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Hiện tại, bản tọa sẽ khởi hành, để những nhân tộc không biết sống chết kia phải trả giá đắt!"

Nói xong, quanh người hắn ta lấp lóe ánh sáng năm màu, trong nháy mắt hóa thành một đầu Ly Long cao lớn như trường xà, phi không mà đi, nhảy ra khỏi đáy hồ như mũi tên phá không, muốn xuyên qua vòm trời. Hồ nước lăn tăn, chiếu rọi lân phiến rạng rỡ.

Quang người Ly Long mơ hồ sinh ra phong vẫn như tùy tùng, làm bạn bay theo.

Mây khói lượn lờ, gió mạnh phần phật, trong chốc lát có xu thế khí thôn vạn dặm.

Nhưng không chờ Thủy tộc sau lưng đuổi theo, khí tức vô cùng hừng hực ầm vang giáng xuống!

Toàn bộ mặt hồ lập tức như nấu sôi, không ngừng bốc lên từng bọt khí có to có nhỏ, chỉ trong tích tắc sương trắng bốc lên, vạn khoảnh nước hồ bốc hơi gần như không còn!

Vừa nãy còn là hồ nước khói mênh mông, trong chớp mắt mực nước kịch liệt hạ xuống, nhanh chóng khô cạn lộ ra phủ đệ dưới đáy hồ.

Đại Nhật chân hỏa như thiên hà cuồn cuộn, ánh sáng vàng ròng vô cùng sáng tỏ, chiếu sáng toàn bộ phương bí cảnh này.

Ngay sau đó...

Phốc phốc!

Một cái lợi trảo như kim như sắt, đột nhiên nhô ra từ trên không Ly Long, lập tức xuyên thủng thể xác! Ánh lửa vàng ròng bắn tung toé như mưa, Kim Ô to lớn phá mở cấm chế, đường hoàng hiện ra, trong mắt nàng có chân hỏa hừng hực, ý ngang ngược như thực chất.

Ly Long bị thương nặng, vừa nãy còn là vẻ mặt không ai bì nổi lập tức chuyển thành hoảng sợ, thể xác vặn vẹo, bắt đầu liều mạng giãy giụa! Từng mảnh vảy rồng dựng thẳng, khí tức không giữ lại chút nào bộc phát, thử thoát thân.

Nhưng ở dưới lợi trảo vàng ròng, tất cả sự phản kháng của hắn ta đều không có chút hiệu quả nào.

Lê! !!

Kim Ô há mỏ, phát ra một tiếng kêu to cao vút về phía vòm trời, rất nhiều Thủy tộc phía dưới căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt bị chấn động ngất đi.

Trong đôi mắt vàng ròng bắn ra vẻ hung ác, hai cánh của Kim Ô vung vẩy bay vút lên trời.

Trảo của nàng vẫn nắm lấy Ly Long, Ly Long run rẩy, long huyết nhỏ từng giọt tích tích như dòng suối, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của hắn ta: "Ngao ngao ngao ngao ngao... Buông bản tọa ra... Buông bản tọa ra! !!"

Kim Ô ngoảnh mặt làm ngơ, lợi trảo tóm càng chặt, gần như trực tiếp cào Ly Long thành hai đoạn, cái cánh lông vàng ròng vung vẩy, hóa thành một vệt kim quang, trong chớp mắt bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, chớp mắt đã biến đổi.

Vừa này còn là bí cảnh thế nước to lớn, vui vẻ phồn vinh, lúc này nước hồ đều biến mất không thấy gì nữa, nước bùn trong đáy hồ khô nứt từng khúc, tất cả Thủy tộc hiện ra nguyên hình, thất khiếu chảy máu, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất phủ đệ dưới đáy hồ, hôn mê bất tỉnh.

Sau một lúc lâu, những Thủy tộc này chưa tỉnh táo lại, lại có từng bóng dáng mạnh mẽ lặng yên hiện ra. Những bóng dáng này đều áo vải giày đen, vẻ mặt lão luyện, mặc dù trang phục đơn giản, dung mạo khác nhau, lại đều toát ra ý hoàn mỹ.

1096 chữ

Chương 2951: Ám ngữ (3)

Nhìn rất nhiều Thủy tộc mất đi tri giác trước mặt, trong mắt từng nhân tộc áo vải hiện ra ý cười rõ ràng: "Vận khí không tệ!"

"Vừa rồi theo dõi con Kim Ô kia, chỉ vì điều tra động tĩnh, không ngờ gặp phải loại chuyện tốt này!"

"Đừng nói nhảm, nhanh chóng ra tay!"

"Hiện tại tộc ta rất thiếu huyết nhục Đọa Tiên!"

Còn chưa nói hết câu, tất cả Nhân tộc cùng nhau ra tay.

Phốc phốc phốc...

Mũi tên, trường thương, lưỡi dao, đao kiếm, thuật pháp... Vô số công kích như cuồng phong mưa rào, nhao nhao bắn về phía Thủy tộc vẫn còn hôn mê.

Trận giết chóc thiên về một bên bắt đầu!

Hồng hoang.

Mặt trời ngã về tây, dần chui xuống đất.

Sóng nhiệt nóng bỏng đã bắt đầu biến mất giữa thiên địa.

Cát vàng cuồn cuộn, dấu vết đổ nát thê lương vô cùng bé nhỏ.

Dường như vì sắp vào đêm, phía trên di chỉ thôn xóm có sương mù mỏng manh, thướt tha như sa mỏng, quanh quẩn không đi.

Bộp, bộp, bộp...

Bùi Lăng vác trường đao, nhanh chân cất bước trong di chỉ.

Chẳng mấy chốc, hắn đi ra sương mù, phía trước cát vàng cuồn cuộn, mênh mông, ngoại trừ cái đó ra thì không có vật gì.

Hắn lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía sương mù như màn tơ sau lưng.

Hắn xoay người, tiếp tục đi vào bên trong sương mù.

Không lâu sau, Bùi Lăng lại đi ra từ trong sương mù, quay về vị trí bắt đầu tiến vào sương mù vừa nãy.

Hắn lại dừng bước, nhìn sương mù vô cùng quen thuộc trước mắt, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.

Quân cờ tương ứng với "Không Mông" tiền bối đang ở trong mảnh sương mù này!

Chỉ có điều, lúc hắn đi vào mảnh sương mù này, quân cờ "Không Mông" tiền bối trong nhận thức vẫn luôn đi phía trước, nhưng đi về phía trước rời khỏi phạm vi sương mù, quân cờ "Không Mông" tiền bối lại xuất hiện ở phía sau!

Trong mảnh sương mù này, chắc tồn tại loại đại trận mê hoặc gì đó.

Không!

Không phải đại trận, mà là tiên trận Bởi vì hiện tại trong thần niệm của hắn, căn bản không cảm giác bên trong sương mù có bất kỳ dấu vết trận pháp gì!

Có thể né qua cảm giác hiện tại của hắn, e rằng bên trong không chỉ bố trí tiên trận, còn không phải tiên trận phổ thông!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cau mày, nhanh chóng ôn hòa nói: "Không Mông tiền bối, Không Mông tiền bối...

Lần trước ở hoàng đô, hắn biết "Ứng Thanh Quyệt" đã đền tội.

Hiện tại lại thông qua việc gọi tôn hiệu để cách không đối thoại, đã không có trở ngại gì.

Nhưng niệm tôn hiệu "Không Mông" mấy lần, Bùi Lăng không đợi được đáp lại.

Hắn lập tức biết đây không phải "Không Mông" cố ý không trả lời hắn, mà là tiên trận nơi đây cách trở, đoạn tuyệt trong ngoài, không có "Ứng Thanh Quyệt", "Không Mông" căn bản không nghe được giọng của hắn!

Bùi Lăng lập tức cảm thấy hơi rắc rối.

Tiên trận này, ngay cả cảm giác của hắn cũng không cảm giác được, căn bản không có cách nào đi vào!

Sử dụng hệ thống uỷ thác... Chẳng may trong tiên trận này, ngoại trừ "Không Mông" tiền bối còn có những nữ tu nhân tộc khác...

Ngay lúc Bùi Lăng tập trung suy nghĩ, trong sương mù đột nhiên xuất hiện một bóng dáng khôi ngô.

Hắn ta râu tóc bạc trắng, người khoác áo gai, vẻ mặt thâm trầm mà lạnh lùng, khí tức quanh người hoàn mỹ không một tì vết, như không có chút sơ hở nào.

Thấy đột nhiên có người đi ra từ trong sương mù, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, chắc là nhân tộc trong tiên trận đã nhận ra hắn!

Bùi Lăng xoay người, chắp tay với lão giả áo gai, đang muốn mở miệng, ánh mắt đã thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, tiếng nói âm vang: "Lấy thiên chi phạt, tiếc gì kim giáp!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, đây là một câu ám ngữ!

Lần này tiến vào hồng hoang, hắn gặp Long Nữ đầu tiên, lại tách ra với đám người "Không Mông" tiền bối.

Hiện tại, mặc dù đã gặp được rất nhiều nhân tộc khác, nhưng lại là lần đầu tiên đến nơi này... Lại không biết ám ngữ nơi đây!

Thấy Bùi Lăng chậm chạp không trả lời, ánh mắt lão giả áo gai nhìn hắn dần trở nên lạnh băng nghiêm túc, trong sương mù hình bóng lay động, cũng hiện ra từng bóng người mập gầy chiều cao không đồng nhất.

Tất cả bóng dáng đều khí tức hoàn mỹ, sát ý cao ngất!

Không nói bất kỳ điều gì, rất nhiều Đại Thừa nhân tộc bước chân linh hoạt như cá bơi, chỉ một thoáng đã bao vây Bùi Lăng từng tầng!

Thấy thế, Bùi Lăng nhướn mày, ám ngữ tám chữ, hơn nữa khí thế cũng đối được, bên hắn cũng có một câu...

Trước đoán một chút!

Dù câu nói kia không đúng, dù sao cũng nói ra từ miệng tổ sư khai phái chín tông, chắc chắn không có vấn đề lớn gì!

Thế là, lúc này Bùi Lăng cao giọng nói: "Tụng tên thật của ta, thăng quan tiến tước!" Tiếng nói vừa dứt, lão giả áo gai và Đại Thừa bốn phía tám mươi mốt kiếp đều khẽ giật mình!

Ngay sau đó, sát ý vô biên ầm vang bộc phát từ trong cơ thể rất nhiều Đại Thừa nhân tộc! Thấy ám ngữ không đúng, Bùi Lăng không do dự chút nào, vội vàng lấy ra viên ấn tỉ mặc ngọc mà Nhân Vương cho, nhanh chóng nói: "Là Nhân Vương Chung Quỳ Liệt phái ta tới!"

Thấy viên ấn tỉ mặc ngọc kia, phát hiện khí tức quang minh đường hoàng quen thuộc bên trong, đúng là tín vật Nhân Vương, vẻ mặt lão giả áo gai và rất nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp lập tức dịu lại. Lão giả áo gai vượt qua đám người, thi lễ với Bùi Lăng, ôn hòa nói: "Làm phiền đạo hữu!"

1094 chữ

Chương 2952: Hai đại Thần Mộc

"Hôm nay, có một nhóm tộc nhân tám mươi mốt kiếp muốn đi vào tệ thôn, tệ thôn chịu trách nhiệm tiếp ứng, không dám thất lễ.

"Chỉ là thấy đạo hữu đi qua đi lại bên ngoài trận, từ đầu đến cuối chỉ có một người, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vì vậy ra thăm dò...

"Có chỗ mạo phạm, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhưng cũng không có tâm tư so đo những điều này, lúc này nói: "Giữa đồng tộc không cần khách sáo như thế"

"Là vãn bối không mời mà tới, có chỗ làm phiền"

"Đúng rồi, vãn bối đến đây là vì tìm một vị đồng tộc tên là Không Mông"

Lão giả áo gai lập tức nói: "Không Mông? Nàng đã nhận nhiệm vụ hộ tống"

Nói đến chỗ này, hắn ta đưa tay mời khách, nói, "Đạo hữu, bây giờ Đọa Tiên hoành hành ngang ngược, nơi đây không nên ở lâu, kính xin vào thôn nói chuyện"

Nhiệm vụ hộ tống?

Bùi Lăng hơi nghi ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu, nói: "Tốt!"

Sương mù như dòng nước xoay tròn, trong nháy mắt đã dọc theo cánh tay của lão giả áo gai, tách ra một con đường.

Trong lối đi có căn phòng thấp bé so le như luống rau, hiện ra trước mặt mọi người.

Bùi Lăng không do dự, lập tức bước ra một bước, đi đến trong thôn...

Căn phòng thấp bé sắp xếp chỉnh tề, vô số dây leo nhanh chóng sinh ra, trèo lên mái hiên như nước chảy, bao trùm cả tòa thôn xóm.

Huyết nguyệt bày ra, trên đường phố người đến người đi, tiên phàm đan xen bận rộn, trật tự rành mạch.

Bùi Lăng lập tức dùng thần niệm đảo qua toàn bộ làng, lại không phát hiện tung tích "Không Mông", chỉ có điều quân cờ tương ứng "Không Mông" rõ ràng ở trong làng này.

Lúc suy nghĩ, hắn đã được lão giả áo gai dẫn vào một tòa tiểu viện cửa riêng.

Căn phòng trong tòa viện này cao hơn căn phòng phía ngoài một đoạn, mơ hồ được bảo vệ trong vị trí trung tâm thôn xóm.

Nhanh chân đi vào chính đường, lão giả áo gai vừa sai người mang linh tương tới tiếp khách, vừa chào hỏi Bùi Lăng: "Đạo hữu, mời ngồi!"

Bùi Lăng tán bào ngồi xuống, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Thủy Tinh Kính treo ở công đường giây lát, chợt dời đi chỗ khác, nhìn về phía lão giả áo gai cách đó không xa.

Lão giả áo gai đưa tay vuốt râu, nói: "Lão phu Phùng Mại, thẹn là thôn trưởng bản thôn "Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?"

Còn chưa dứt lời, một Đại Thừa nhân tộc đặt một cái chén sành thô vào trong tay Bùi Lăng.

Bùi Lăng liếc nhìn, chỉ thấy nước trong chén mát lạnh, một sợi nồng lục chầm chậm tản ra, có linh cơ cực kỳ hoạt bát nhảy nhót trong đó, hắn gật đầu nói: "Vãn bối Bùi Lăng, có chỗ làm phiền quý thôn, mong rằng chư vị tiền bối đừng trách "Vãn bối và đồng bạn Không Mông có vài thủ đoạn liên lạc"

"Chỉ có điều, từ khi vào thôn đến nay không phát hiện khí tức của Không Mông, không biết nhiệm vụ hộ tống mà Phùng Mại tiền bối vừa nói, là xảy ra chuyện gì?"

Phùng Mại nói: "Sau khi Không Mông nhận lấy nhiệm vụ hộ tống đã khởi hành, tất nhiên không ở trong thôn "Về phần nhiệm vụ hộ tống này, liên quan đến bí mật tộc ta, không thể xem thường"

"Nhưng Bùi đạo hữu có tín vật của vị đại nhân kia, chắc hẳn cũng là người một nhà, cũng không cần giấu diếm.."

Đang nói, gian ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, chợt một Đại Thừa khí tức hoàn mỹ bước nhanh vào, khẽ gật đầu với Phùng Mại nói: "Thôn trưởng, tộc nhân mới tới đã đến, kính xin thôn trưởng tiến về tiếp ứng!"

Nghe vậy, vẻ mặt Phùng Mại nghiêm nghị, lập tức chuyển sang Bùi Lăng, nhanh chóng nói sơ qua: "Nhiệm vụ hộ tống này kéo dài ba ngày"

"Hôm trước, hôm qua còn có hôm nay đều có thể nhận!"

"Không Mông đã nhận nhiệm vụ tối hôm qua"

"Nhiệm vụ đêm nay còn cần chuẩn bị một chút, mới có thể bắt đầu.

"Nếu hiện tại Bùi đạo hữu muốn đi gặp Không Mông, cũng đến nhận nhiệm vụ này, mới có thể tụ hợp với nàng"

"Hiện tại lão phu có việc, tạm thời xin lỗi không tiếp được, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Tiền bối xin cứ tự nhiên"

Hắn vừa nói, bóng dáng Phùng Mại lập tức biến mất.

Đại Thừa nhân tộc khác trong phòng theo sát phía sau, bước ra một bước, trong chớp mắt đã rời khỏi khu nhà nhỏ này.

Trong chính đường rộng lớn vắng vẻ chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Hắn lại nhìn quanh một vòng, theo thói quen thi triển thủ đoạn kiểm tra chén sành trong tay, sau khi xác nhận không có vấn đề mới bưng lên uống một ngụm.

Một luồng linh cơ thấm vào phế phủ, theo cảm giác ngọt ngào tràn vào trong miệng, Bùi Lăng không nhịn được từng ngụm uống hết chén linh tương này...

Ngoài thôn.

Màn đêm buông xuống, huyết nguyệt mới lên.

Cát vàng mênh mông rì rào lay động, ngàn vạn cỏ cây run lẩy bẩy tranh nhau chen lấn sinh sôi trong vô số đất cát, trong chớp mắt đã bị cành lá chen chúc bao phủ hoàn toàn.

Đế Lưu Tương trùng điệp, tẩm bổ vạn vật.

Đống đổ nát hoang vu bị màu xanh biếc đậm nhạt không đồng nhất bao trùm từng chút một. Từng tu sĩ nhân tộc khoác áo bào xám khép tay áo đứng ở trong đống đổ nát, sương mù như sa mỏng quanh quẩn phiêu đãng quanh mình, bóng tối dưới mũ trùm khiến mặt mũi của bọn họ mơ hồ không rõ, duy chỉ có một đôi mắt u lãnh trầm tĩnh.

Ý hoàn mỹ mờ mịt như sương mù chợt điểm chợt hợp, hơi có vẻ bất ổn.

1095 chữ

Chương 2953: Hai đại Thần Mộc (2)

Tu sĩ cầm đầu như một chiếc giếng sâu nhiều năm, u ám thâm thúy, khí tức không chút tỳ vết, trong tay hắn ta chống một cây thủ trượng cao cỡ nửa người, màu sắc thủ trượng trắng đục như được làm ra từ một loại xương sống lưng tàn tiên cường đại nào đó, khí tức u lãnh, hỗn loạn, tà ác... Vẫn dày đặc, hóa thành một đoàn sương mù màu xám, quanh quẩn ở đầu trượng.

Ống tay áo bào xám của hắn ta đan xen một vòng đồ văn màu vàng tối, đồ văn kia cổ xưa tang thương như tháp cao.

Tiếng động vạn vật sinh trưởng càng ngày càng ồn ào, tiếng nước róc rách lặng yên mà lên, rất nhiều tu sĩ áo bào xám không nói một lời, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong giây lát, mê vụ ầm vang mở rộng, một nhóm người Phùng Mại nhanh chóng bước ra trận pháp, nhìn các tu sĩ áo bào xám trước mặt, sắc mặt hắn ta nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Lấy thiên chi phạt, tiếc gì kim giáp!"

Tu sĩ cầm đầu trụ trượng trong đám tu sĩ áo bào xám tiếng nói âm u lạnh lẽo, khàn giọng: "Số trời luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết!" Ám ngữ chính xác! Phùng Mại khẽ gật đầu.

Lần trước, vị kia để hắn ta điều tra tình huống Vạn Tiên hội, sau khi hi sinh một vài đồng tộc đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau lần bẩm báo đó, vị kia đã nói với hắn, mấy ngày nay sẽ có một nhóm Đại Thừa mới vào ở từng thôn xóm.

Vì vậy, mấy ngày nay Phùng Mại vẫn luôn để ý tình huống ngoài thôn.

Vị đồng tộc vừa rồi đến tìm "Không Mông", nếu không phải trên tay hắn cầm tín vật của Nhân Vương, suýt nữa ủ thành hiểu lầm...

Cũng may hiện tại nhóm Đại Thừa chân chính đã đuổi tới!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Phùng Mại nghiêng người mời khách: "Mời!"

Tu sĩ áo bào xám cầm đầu nhẹ gật đầu, dẫn theo rất nhiều áo bào xám sau lưng, bước vào lối đi mở ra trong sương mù...

Trong thôn.

Tiểu viện cửa riêng.

Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nhiên, hắn cảm giác được cái gì đó, lập tức mở mắt ra.

Ngay sau đó, Phùng Mại dẫn mấy Đại Thừa nhân tộc đi đến.

Tất cả Đại Thừa đều khí tức hoàn mỹ, đều là tám mươi mốt kiếp.

Bùi Lăng đứng lên, thi lễ với Phùng Mại, sau đó ánh mắt di chuyển, nhìn về phía tu sĩ áo bào xám cầm trượng bên cạnh hắn ta.

Phùng Mại khẽ gật đầu, nói: "Bùi đạo hữu"

Chợt nhìn về phía tên tu sĩ áo bào xám cầm đoản trượng trong tay, "Vị này là Dị Vô đại nhân dưới trướng Phù Đồ Lệnh:

Sau đó giới thiệu cho "Dị Vô", "Vị này là Bùi Lăng Bùi đạo hữu, chính là thuộc hạ của Nhân Vương"

Lúc này Bùi Lăng lại hành lễ: "Dị Vô tiền bối!"

"Dị Vô" nhìn qua Bùi Lăng, đôi mắt u lãnh phía dưới mũ trùm hiện ra vẻ bất ngờ: "Dưới trướng Nhân Vương quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp"

Tên hậu bối nhân tộc này, cốt linh rất trẻ tuổi!

Nhưng tu vi mang đến cho hắn ta một cảm giác, còn hơn xa Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bình thường...

Lúc này, Bùi Lăng lập tức chuyển sang Phùng Mại, hỏi: "Tiền bối, còn bao lâu bắt đầu nhiệm vụ hộ tống?"

Phùng Mại nói: "Người đã đến, đợi lát nữa có thể bắt đầu"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu.

Nghe thấy Bùi Lăng muốn nhận nhiệm vụ hộ tống, "Dị Vô" nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc đánh giá một phen, nhanh chóng nói: "Tu vi khí tức của ngươi đã không cần nhận nhiệm vụ này"

"Tiếp theo, việc ngươi cần làm là thành tiên!"

"Mặc dù bây giờ Kiến Mộc đang bị những Đọa Tiên kia khống chế, nhưng nhân tộc ta tự có con đường, cũng không phải leo lên Kiến Mộc mới có thể thành tiên"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Vãn bối xin nhận lòng tốt của tiền bối"

"Nhưng lần này vãn bối nhận nhiệm vụ này, lại là vì tìm kiếm đồng bạn "Về phần thành tiên, hiện tại vãn bối đã có đường, chỉ có điều thời cơ chưa tới"

"Dị Vô" ngẩn ngơ, chợt nhẹ gật đầu: "Thì ra là thế Nói xong, hắn ta chuyển sang Phùng Mại, nói tiếp, "Lần này ta dẫn tới một nhóm Đại Thừa cảnh giới chưa ổn, cũng không bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào"

"Cần ngươi nhanh chóng sắp xếp đủ loại nhiệm vụ tiến hành rèn luyện bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất ép ra tiềm năng của bọn họ, làm phong phú kinh nghiệm của bọn họ"

"Lúc Trảm Kiến Mộc, trong những người này phải có ít nhất hơn một nửa có thể phát huy ra công dụng!"

Phùng Mại lập tức nói: "Ta sẽ lập tức sắp xếp!

"Đêm nay, trước hết để bọn họ làm quen hoàn cảnh, tình huống trong thôn một chút, nhận một lão nhân trong thôn.

"Bắt đầu từ đêm mai, sẽ sắp xếp lão nhân dẫn bọn họ đi ra ngoài săn Đọa Tiên, chờ bọn họ tích lũy một chút kinh nghiệm, sẽ bồi dưỡng bọn họ có năng lực một mình đảm đương một phía"

"Dị Vô" nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: "Trảm Kiến Mộc, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng trong lần khai chiến này của tộc ta, mà là mở đầu!"

"Tiếp theo, còn phải trảm Phù Tang, diệt Tầm Mộc!"

"Long tộc và Kim Ô tộc cũng phải đền tội!"

"Cửu Vĩ Hồ, Điến Bằng, Tranh, Đế Giang... Những cái gọi là cường tộc này, không thể giữ lại một người nào!"

"Còn có U Minh, nhất định phải phủ phục dưới chân tộc ta, ủy mệnh nghe lệnh!"

"Hiện tại tộc ta đã sớm không phải là huyết thực yếu đuối không chịu nổi, chỉ có thể ngơ ngác sinh dưỡng rất nhiều, cung cấp cho chư thiên vạn giới trong năm tháng dài đằng đẵng trước đó"

"Sớm muộn gì phương thiên địa này sẽ thuộc sự quản lý của tộc ta!"

1097 chữ

Chương 2954: Hai đại Thần Mộc (3)

Trong mắt Phùng Mại có ánh sao bắn mạnh ra, lập tức đáp: "Không sai! Tộc ta ẩn núp vô số năm tháng, hiện giờ thời cơ đã đến, chư thiên vạn giới, ngàn vạn tộc quần, dù cho là Tiên Tôn cũng không ngăn được tộc ta quật khởi!"

"Người thế hệ này của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào"

"Chỉ cần có thể đúc thành huy hoàng tộc ta, dù chảy khô máu người thế hệ này, đời thứ hai, đời thứ ba... Của tộc ta cũng không có gì!"

"Thiên thu vạn tuế, cuối cùng tộc ta cũng có tử tôn trấn áp vạn tộc, hiệu lệnh thiên địa!"

Nhìn rất nhiều tiền bối nhân tộc hưng phấn kích động, Bùi Lăng tâm niệm vừa động lập tức nhắc nhở: "Chư vị tiền bối, vãn bối không rõ Phù Tang lắm, nhưng Tầm Mộc có một môn thủ đoạn có thể thay đổi thời gian nhanh chậm""Sau khi hắn thi triển vô cùng nguy hiểm!"

"Cho dù tộc ta có vạn loại thủ đoạn, đến lúc đó khó mà rơi xuống, nhưng cũng không cách nào tạo thành tổn thương chân chính cho Tầm Mộc.."

Hắn từng giao thủ với Tầm Mộc ở Bàn Nhai giới trong năm tháng bình thường.

Chỉ có điều, Tầm Mộc khi đó và Tầm Mộc ở trạng thái đỉnh phong trong thời kỳ hồng hoang, tất nhiên không có cách nào so sánh.

Lúc đó, hắn đối mặt với [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] của Tầm Mộc, dưới tình huống có pháp tắc tương ứng, còn bị ép vào tuyệt cảnh cực kỳ hung hiểm.

Bây giờ Tầm Mộc ở trạng thái đỉnh phong, tuyệt đối càng khủng bố hơn!

Dù sao dưới tình huống chưa thành tiên, hắn tuyệt đối không muốn đối đầu với Tầm Mộc hiện tại!

"Dị Vô" nghe vậy, rất bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói hòa hoãn: "Phù Tang chấp chưởng mặt trời mọc, Tầm Mộc chấp chưởng mặt trời lặn"

"Mặc dù hai gốc Thần Mộc đều có thể sử dụng tiên thuật liên quan tới thời gian, nhưng tiên chức nắm giữ không phải bản thân thời gian "Đối phó Phù Tang, phải chờ đến ban ngày, sau khi mười vòng mặt trời dâng lên hết, cho dù nó có tiên chức mặt trời mọc nhưng cũng không có cách nào kéo dài mặt trời mọc"

"Đối phó Tầm Mộc thì cần chờ mặt trời lặn"

"Mười vòng mặt trời đều đã rơi vào Ngu Uyên, nó làm thế nào để mặt trời lặn lần nữa?"

"Chỉ cần chú ý thời gian ra tay, tộc ta sẽ đối phó hai đại Thần Mộc không có tiên chức.

"Thế nhưng, trước khi trảm Phù Tang còn cần chú ý, đó là tru diệt chín vòng mặt trời trước!"

"Mười thái dương chi chủ rất khó đối phó"

"Nếu bọn họ đồng thời xuất hiện, sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết tương đương cho tộc ta.

"Nếu kế hoạch thuận lợi, ngược lại có thể giữ lại một thái dương chi chủ nghe lời, để tộc ta sử dụng"

"Chín tên thái dương chi chủ còn lại đều phải diệt sát ngay tại chỗ!"

"Pháp tắc của Trọng Minh tôn giả rất cần thi hài và thần hồn của bọn họ"

"Nếu mười đầu Đại Nhật Kim Ô kia đều không nghe lời nói, sẽ giết toàn bộ "Dù sao cuối cùng phải có một mặt trời... Đại Nhật Kim Ô, Trọng Minh tôn giả tỏ vẻ càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt.."

Ban ngày đối phó Phù Tang...

Mặt trời lặn đối phó Tầm Mộc Điều này...

Vốn Bùi Lăng chỉ thuận miệng nói, muốn nhắc nhở lúc nhân tộc đối phó hai đại Thần Mộc phải cẩn thận, không ngờ hiện tại nhân tộc đã sớm có kỹ càng kế hoạch!

Đương nhiên, nghe kế hoạch này khiến độ khó giảm mạnh nhưng lúc thao tác thực tế còn phải cân nhắc vấn đề, một ban ngày hoặc là một đêm tối có thể kết thúc chiến đấu hay không; cùng vấn đề Phù Tang và Tầm Mộc liên thủ; còn có vấn đề các tiên nhân ngoại tộc dị tộc, yêu tộc xen vào...

Bàn Nhai giới hậu thế, Phù Tang bị trảm, hài cốt rơi vào U Minh, hóa thành Quỷ Tang; Tầm Mộc đại thương nguyên khí, cảnh giới rơi xuống, trốn vào Thanh Yếu sơn, dựa vào cung phụng của yêu tộc còn sót lại kéo dài hơi tàn... Chắc chắn cuối cùng kế hoạch của nhân tộc đã thành công!

Nhưng mười mặt trời chỉ còn một mặt trời, nếu chín vị thái dương chi chủ đều bị nhân tộc chém thì thật đáng tiếc...

Ngay lúc Bùi Lăng suy nghĩ, gian ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân lộn xộn.

Người trong phòng nhìn lại theo tiếng động, chỉ thấy từng Đại Thừa tám mươi mốt kiếp mang theo rất nhiều phàm nhân đi đến.

Số lương phàm nhân rất nhiều, chỉ có một vài người tiến vào viện, phần lớn đều đứng xếp thành đội ngũ, đứng ở trên đường phố bên ngoài.

Hiển nhiên những phàm nhân này đã sớm được dạy bảo, lúc này đều ánh mắt cụp xuống, không nhìn bất kỳ tu sĩ nào, ánh mắt vẫn tập trung vào mặt đất trước mặt, khí tức trầm mặc mà kiên nghị yên tĩnh tràn ngập.

Đại Thừa hộ tống bọn họ đã chờ xuất phát, từng người trang phục đơn giản lưu loát, binh khí đặt ở vị trí thuận tay nhất, dù quần áo không đồng nhất, khí chất tinh nhuệ lại đã đập vào mặt.

"Dị Vô" lập tức nhìn về phía Phùng Mại, nói: "Người đã tập hợp tốt, có thể lập tức bắt đầu nhiệm vụ"

Phùng Mại gật đầu, sau đó nhìn Bùi Lăng, hỏi: "Nhiệm vụ hộ tống có thể bắt đầu, Bùi đạo hữu có muốn đi cùng?" Bùi Lăng nói: "Đa tạ tiền bối, tất nhiên vãn bối cùng đi"

Phùng Mại gật đầu, chợt chuyển sang "Dị Vô", còn chưa mở miệng "Dị Vô" đã khàn giọng nói: "Ta còn có việc không tiện ở lại thêm "Vừa vặn mượn đường từ chốn hỗn độn.

Phùng Mại bình tĩnh nói: "Đã vậy, tất cả đi theo ta Hắn ta xoay người dẫn theo đám người, đi vào trong phòng.

1100 chữ

Chương 2955: Hai đại Thần Mộc (4)

Giống với lần trước, rất nhiều nhân tộc theo thứ tự tiến vào trong đường hành lang cấm chế, đi vào đại sảnh giấu sâu trong lòng đất.

Phía trên thềm son, hắc hỏa hừng hực, trong lạnh băng sâm nhiên, mặt nạ xinh đẹp phức tạp chìm nổi. Phùng Mại dừng bước, tất cả nhân tộc dừng chân theo, từng ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tấm mặt nạ không ngừng tản ra khí tức lạnh lẽo u ám.

Ánh mắt Bùi Lăng tập trung trên đó, lập tức nhận ra đây là tạo vật trong mộng!

Tấm mặt nạ này không phải đồ vật hiện thế!

Ngay lúc này, Phùng Mại bình tĩnh nói: "Bắt đầu đi"

Hắn đưa tay, hắc hỏa trên đài cao bùng lên, đưa mặt nạ vào trong tay hắn ta.

"Dị Vô" là người đầu tiên tiến lên, hơi cúi đầu.

Phùng Mại giơ mặt nạ lên, đưa vào mũ trùm, đeo lên cho hắn ta.

Trong bóng tối dưới mũ trùm lập tức nhúc nhích một trận, ngay sau đó vô số móng vuốt trắng đục nhô ra, trong tiếng tạch tạch tạch, tràn ngập oán độc bắt bỏ vào hư không.

"Dị Vô" đi đến bên cạnh, ánh mắt của hắn ta và Phùng Mại đồng thời nhìn về phía Bùi Lăng.

Bùi Lăng không do dự, học theo dáng vẻ của "Dị Vô", bước nhanh đến phía trước hơi cúi đầu.

Trong hắc hóa hiện ra tấm mặt nạ thứ hai, đưa vào trong tay Phùng Mại.

Phùng Mại đưa tay, đeo lên cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy một luồng khí tức vô cùng băng hàn, chớp mắt dung nhập vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mặt nạ đã biến mất, chỉ có loại cảm giác lạnh như băng kia vẫn quanh quẩn trong đầu óc, khiến hắn phấn chấn.

Rất nhiều Đại Thừa có vẻ cực kỳ thành thạo với tình cảnh trước mặt, không cần thúc giục và chỉ huy, lần lượt tiến lên để Phùng Mại đeo mặt nạ cho bọn họ.

Chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt tất cả nhân tộc đều có vô số xúc tu, mắt dọc, móng vuốt... Nhúc nhích vung vẩy.

Khí tức âm u lạnh lẽo ảm đạm, hỗn loạn sa đọa ầm vang bốc lên!

Ánh mắt Phùng Mại đảo qua đám người, xác định mỗi một tên nhân tộc đều đeo mặt nạ, khẽ gật đầu: "Chuyến này cẩn thận, bảo vệ tốt phàm nhân đi cùng!"

"Nguyện chư vị đều có thể toại nguyện trở về!"

Nói xong, không đợi đám người trả lời, hắn ta đã đưa tay một trảo, chỉ một thoáng hắc hỏa bùng lên, bóng tối to lớn bao phủ toàn bộ đại sảnh bao la, trong khoảnh khắc tất cả ánh sáng bị thôn phệ sạch sẽ!

Bóng tối như thủy triều mãnh liệt, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ nhân tộc.

Ngay sau đó, hắc hỏa rút lui, quang minh tái hiện, trong đại sảnh không còn bóng người gì khác, chỉ có Phùng Mại khí tức suy yếu, lung lay sắp đổ ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp khôi phục.

Giao đèn yên tĩnh thiêu đốt, ánh lửa thuần trắng chiếu rọi, mọi tiếng động yên ắng.

Chốn hỗn độn.

Bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, nồng đậm như thực chất.

Trong tiếng đất cát rì rào, vô số trùng vụ nhúc nhích tạo ra tiếng xột xoạt liên miên như thủy triều.

Bỗng nhiên, lần lượt từng bóng dáng không có dấu hiệu nào xuất hiện trên sa mạc.

Phàm nhân không có tu vi lập tức ngã trái ngã phải, chỉ có điều bọn họ chưa ngã sấp xuống, Đại Thừa quanh mình đã nhao nhao đánh ra khí kình, đỡ lấy bọn họ.

Một Đại Thừa áo bào xám cầm đầu tiếng nói khàn khàn, ngắn gọn nói: "Đi!"

Chợt dẫn đầu bước đến một phương hướng.

Các nhân tộc khác, dù là tu sĩ hay phàm nhân đều không lên tiếng, nhanh chóng xê dịch bước chân đuổi theo.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng nhìn phương hướng đội ngũ tiến lên.

Hắn đã cảm ứng được, vị trí quân cờ tương ứng với "Không Mông" đã xảy ra biến động, xuất hiện ở phía trước cách mình rất xa xôi!

Ngoại trừ "Không Mông" quân cờ tương ứng "Hồn Nghi" cũng ở vị trí đó!

Quân cờ còn lại thì xếp chồng lên nhau, ở phía sau mình...

Tình huống tương tự, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp được, lập tức hiểu rõ nơi đây là một giới tự thành không khác U Minh lắm!

Lúc này, "Dị Vô" khàn giọng nhắc nhở: "Có tàn tiên tới gần, bảo vệ tốt phàm nhân!"

Chốn hỗn độn. Bóng tối như thủy triều tràn ngập, tiếng xì xào bàn tán như thủy ngân chảy, chỗ nào cũng có.

Tím xanh đan xen, điện quang lấp lánh trời cao, chín cột trụ như trăng che trời yên tĩnh đứng sừng sững, lít nha lít nhít xiềng xích quấn quanh quan tài huyết sắc, trong lúc chìm nổi phát ra tiếng va chạm nhau hùng vĩ bành truong.

Ầm ầm...

Cuối cùng một tia chớp thanh thế to lớn, như muốn điểm đốt toàn bộ thiên địa. Ánh sáng trắng chói mắt thật lâu không biến mất, như muốn xé rách phương thế giới này.

Trong giây lát, thiên uy kinh khủng chậm rãi thối lui, kiếp vẫn tan thành mây khói, lại khôi phục chín cột trụ ảm đạm, một bóng dáng tinh tế thướt tha ngang nhiên đứng đó, nàng váy dài phồng lên, tóc trắng rối tung, cho dù hiện tại vết thương chồng chất, khóe miệng thấm ra một sợi vết máu, khí tức lại như lưỡi kiếm mới mài, sắc bén vô song, ý hoàn mỹ lưu chuyển quanh người. "Hồn Nghi" hơi hoảng hốt, nhìn cảnh tượng u ám quanh mình, lúc này mới hồi phục tinh thần.

Lúc này, trên sa mạc bên ngoài chín cột trụ đã hội tụ lít nha lít nhít nhân tộc, những nhân tộc này như bầy cừu, đứng bên cạnh Đại Thừa hộ tống bọn họ đến đây, ngoại trừ một khe hở cố gắng để lại, như muốn chen lấn sa mạc to như vậy chật như nêm cối. Thấy "Hồn Nghi" đột phá tám mươi mốt kiếp, trong lòng tất cả nhân tộc đều rất vui sướng.

1102 chữ

Chương 2956: Tám mươi mốt kiếp!

"Lâm Thì" tươi cười, luôn miệng khen hay: "Tốt tốt tốt! Tộc ta lại có một tên tu sĩ có thể chiến đấu, có thể thấy khí số phương thế giới này nên thuộc về tộc ta!"

"Súc Kiệt" luôn âm trầm lạnh nhạt cũng là vẻ mặt đỏ hồng, gật đầu nói: "Không sai! Trong trận đại chiến tiếp theo, cũng cần nhân tài như Hồn Nghi đạo hữu.."

"Thân" nhìn quanh, lớn tiếng nói: "Chúc mừng Hồn Nghi đạo hữu bổ sung nội tình! Tộc ta uy vũ, thiên thu vạn tuế, đều ở nhân tộc!"

Nhân tộc khác khẽ giật mình, chợt có người không chậm trễ chút nào nói hùa theo: "Chúc mừng Hồn Nghi đạo hữu bổ sung nội tình! Tộc ta uy vũ, thiên thu vạn tuế, đều ở nhân tộc!" Chẳng mấy chốc, tất cả nhân tộc cùng hô lên: "Thiên thu vạn tuế, đều ở nhân tộc! !!"

Lúc tiếng hộ chấn động mặt đất, "Hồn Nghi" chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trong huyễn cảnh này nàng có tu vi quá thấp, chỉ là một trận tiểu kiếp huyễn cảnh lại khiến nàng bị thương nghiêm trọng như này.

Nghĩ đến đây, thân hình khẽ động, đã rời khỏi bên trong chín cột trụ, xuất hiện trước mặt "Lâm Thì", bình tĩnh nói: "Ta muốn nghỉ ngơi một chút.

"Lâm Thì" gật đầu, nói: "Hồn Nghi đạo hữu, ngươi có thể yên tâm khôi phục"

"Hiện tại thời gian chỉ mới qua một ngày, chuyện kế tiếp vẫn kịp!"

Một ngày?

"Hồn Nghi" ngẩn ngơ, thời gian một trận đạo kiếp không chỉ một ngày!

Nàng vừa độ kiếp trong huyễn cảnh, độ tất cả ba mươi hai trận đạo kiếp!

Thời gian mỗi trận đạo kiếp khoảng mười ngày, hiện tại đã qua gần một năm!

Tại sao...

Nghĩ tới đây, "Hồn Nghi" nhanh chóng kịp phản ứng, mặc dù phương thế giới này trông vô cùng chân thật, xét đến cùng chỉ là một cái huyễn cảnh to lớn.

Trong huyễn cảnh, ngàn năm một cái chớp mắt, một cái chớp mắt ngàn năm, cũng là việc rất bình thường.

Điều này không có gì lạ...

Thế là, "Hồn Nghi" không tiếp tục để ý việc này, lập tức đi đến bên cạnh, tìm khoảng đất trống ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp khôi phục thương thế.

Cùng lúc đó, nhân tộc những thôn khác lấy ra tàn tiên, cắt chém huyết nhục, dựa theo trình tự khi bọn họ đến nơi đây, sắp xếp phàm nhân tiến vào trong chín cột trụ độ kiếp...

Ầm ầm...

Theo tiếng lôi đình thỉnh thoảng vang lên, từng phàm nhân lập tức hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì...

Đại Thừa nhân tộc rất bình tĩnh nhìn tình cảnh này, không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ ngắn gọn phân phó: "Người tiếp theo"

Bộp, bốp, bộp..

Ngay lúc này, phía sau đám người truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Trên đồi cát xa xa lại xuất hiện bóng dáng một đội nhân tộc.

Trên cồn cát, "Không Mông" cất bước đi trong đám người, ánh mắt xuyên qua bóng tối dày đặc, nhìn đám người đông nghìn nghịt mơ hồ nơi xa, hơi ngạc nhiên.

Lúc này khí tức của nàng đã khôi phục Đại Thừa kỳ, Nhân Vương ban thưởng quan đã sớm kết thúc.

Váy gấm lại vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh trong u ám, chỉ có điều trên váy lại có thêm mấy mảng đậm màu, tản ra mùi huyết tinh rõ ràng.

Không chỉ "Không Mông", Đại Thừa khác trong đội ngũ cũng phong trần mệt mỏi, vạt áo nhuốm máu, hiển nhiên dọc theo con đường này cũng không thái bình.

Cho dù lúc này thủ lĩnh đội ngũ nói rõ phía trước là mục đích, đám Đại Thừa "Không Mông" vẫn không dám sơ suất, cảnh giác bốn phía, cẩn thận hộ tống rất nhiều phàm nhân đi xuống cồn cát, tới gần biển người phía trước. Theo khoảng cách đến gần, cảnh tượng trong bóng tối cũng càng ngày càng rõ ràng.

Chín cột trụ trắng che trời như cột trụ đá khắc hoa to lớn, lại như là hàng rào lao ngục, nguy nga đứng vững.

Vô số xiềng xích phẩm chất không đồng nhất như dây leo lâu năm trong núi sâu, quấn giao như cự mãng, quấn lên một bộ huyết quan.

Hiện tại, phía trên chín cột trụ kiếp vẫn dày đặc, có lôi đình cuồn cuộn ầm vang rơi xuống, vô số điện xà lao vút trên xiềng xích như thiên hà cuồn cuộn, chui vào quan tài.

Rầm rầm... Rầm rầm...

Tiếng động như lũ lụt chấn động hư không.

Nhìn thiên kiếp quen thuộc, quan tài quen thuộc, chín cột trụ quen thuộc, vẻ mặt "Không Mông" lập tức trở nên nghiêm nghị, đây là Vĩnh Dạ hoang mạc phong ấn vị Đọa Tiên kia!

Từ thời kỳ hồng hoang, đối phương đã bị phong ấn?

Lúc đang suy nghĩ, "Không Mông" nhận ra cái gì đó, nhanh chóng quay đầu nhìn lại một phương hướng.

Ánh mắt của nàng xuyên qua đám người trùng điệp, thấy được nữ tu áo đậm tóc sương ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tu luyện.

Lúc này hàng mi dài của nữ tu buông xuống, ống tay áo tung bay trên dưới như rong chầm chậm lay động, khí tức quanh người nàng phun ra nuốt vào như thủy triều, quanh quẩn một luồng ý hoàn mỹ nhàn nhạt. Trong chớp mắt "Không Mông" thấy rõ đối phương, con ngươi hơi co vào, lập tức giật mình, là Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi"

Thế nhưng, tu vi của "Hồn Nghi" cũng như nàng, đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp, sao đối phương đột nhiên trở thành Đại Thừa tám mươi mốt kiếp? !

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, thủ lĩnh đội ngũ Cự đã mở miệng: "Dừng lại ở chỗ này"

Nghe vậy, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng bước.

"Không Mông"

dừng lại theo.

Ánh mắt Cự đảo qua toàn bộ đội ngũ, khẽ gật đầu nói: "Chúng ta tới muộn nhất, phải đợi phàm nhân các thôn xóm khác đều độ kiếp, mới có thể đến lượt chúng ta"

Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía "Không Mông", "Chờ sau khi phàm nhân trong đội ngũ chúng ta độ kiếp xong, ngươi có thể đi lên thử xem.

"Đến lúc đó đừng cậy mạnh 1092 chữ

Chương 2957: Tám mươi mốt kiếp! (2)

"Nếu chống đỡ không nổi, đến sáu mươi bốn kiếp là được, không nên cưỡng cầu tám mươi mốt kiếp"

"Sáu mươi bốn kiếp cũng có thể thành tiên!"

Nghe vậy, "Không Mông" lập tức biết nơi này... Có thể bổ sung đủ tám mươi mốt kiếp!

Hiện tại nhân tộc có nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp như thế, đều vì nơi đây!

Chẳng trách trước đó nàng tới, lão giả áo gai kia đã nói với nàng, nhiệm vụ hộ tống này liên quan đến bí mật căn bản của nhân tộc...

Ngay lúc "Không Mông" nghĩ như vậy, đã có mấy phàm nhân bị thiên kiếp một cái đánh chết.

Phàm nhân khác lại không lùi bước chút nào, vẻ mặt bình tĩnh giấu giếm sự kiên nghị. Chẳng mấy chốc, lại một phàm nhân nuốt vào huyết nhục tàn tiên, bị chuyển vào trong chín cột trụ.

Ầm ầm...

Lôi kiếp đánh xuống, phàm nhân lập tức hóa thành một đoạn than cốc, vết thương chồng chất nhưng vẫn còn tồn tại khí tức.

Đại Thừa cầm đầu hộ tống tên phàm nhân này đến đây khẽ gật đầu, không chút thay đổi nhẹ nhàng thở ra, nói:

"Nhập đạo thành công"

Chợt vung tay áo, chuyển hắn ta đến bên cạnh, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết trị liệu, để thương thế của phàm nhân nhanh chóng khôi phục.

Ngay sau đó, tên phàm nhân tiếp theo mang theo ước mơ đi tới, há miệng nuốt huyết nhục tàn tiên...

Nhìn tình cảnh ngay ngắn trật tự này, "Không Mông" lập tức truyền âm hỏi: "Đây là có chuyện gì?"

Tình huống hiện tại, trông như nhân tộc nắm giữ thiên kiếp!

Có thể sử dụng thiên kiếp, tùy ý tăng lên tu vi và nội tình của toàn bộ tộc quần!

Nhưng cẩn thận quan sát lại không giống... So sánh phàm nhân thành công nhập đạo, số lượng phàm nhân trực tiếp bị đánh chết nhiều hơn rất nhiều!

Cự nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng, hắn ta trầm giọng nói: "Đây là thiên đạo thiên cương mới!"

"Tộc ta muốn trở thành chúa tể của phương thiên hạ này!"

"Về sau tất cả khí số thế giới này đều thuộc về tộc ta.

"Kim Ô, Long tộc, Điển Bằng, U Minh... Những cái gọi là cường tộc này, đối mặt với khí số chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích!"

"Chỉ có tộc ta, trông như sinh ra yếu đuối, không có thần thông tiên thiên không có thuật pháp tiên thiên, không có pháp tắc tiên thiên... Thậm chí không có răng nanh và lợi trảo, lại tiềm năng vô hạn, có tất cả khả năng!"

"Tộc ta mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trong số vạn tộc do phương thiên địa này thai nghén ra!"

"Chư thiên vạn giới vừa sinh ra đã nên do tộc ta chấp chưởng!"

"Không Mông" nghe vậy vẻ mặt mơ hồ, đúng là tiếp theo nhân tộc sẽ trở thành chúa tể của thiên hạ này, nhưng có liên quan gì với thiên kiếp hiện tại?

Ầm ầm...

Ánh sáng tím xanh chiếu sáng khuôn mặt của bọn họ, từng phàm nhân xuất hiện bên trong chín cột trụ, kiếp lôi tương ứng rơi xuống, lôi đình vạn quân...

Trong bóng tối, mùi máu tanh vô cùng dày đặc.

Đỏ trắng giao thoa như gấm nỉ bày ra, thi khối, xương cốt, nội tạng, xúc tu, móng vuốt, mắt dọc... Khó mà tính toán vẩy xuống đầy đất, khí tức lạnh lẽo u ám tản khắp như sương.

"Dị Vô" lạnh nhạt vỗ vết máu trong lòng bàn tay, nói: "Tiếp tục đi tới"

Toàn bộ đội ngũ không do dự chút nào, lập tức giẫm lên sa mạc dinh dính, nhanh chân đi về phía trước.

Trong đội ngũ chỉ có Bùi Lăng không lập tức hành động, hắn đứng tại chỗ nhìn thi hài tàn tiên đầy đất, trong miệng không tự chủ được ứa ra nước bọt, cổ họng nhúc nhích, không ngừng nuốt nước bọt.

Phát hiện sự khác thường của hắn, "Dị Vô" lập tức truyền âm hỏi: "Bùi đạo hữu sao thế?"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Không có gì, chỉ là hơi đói bụng"

"Dị Vô" hiểu rõ cười cười, chợt nói: "Đọa Tiên nơi này khác với bên ngoài, không thể ăn!"

Bùi Lăng vừa cất bước đuổi theo đội ngũ, vừa hỏi: "Là vì bọn họ chỉ có Hỗn Độn thái?"

"Dị Vô" lắc đầu, nói: "Không!"

"Hỗn Độn thái có thể dùng thủ đoạn khác cân bằng"

"Nguyên nhân chân chính là Đọa Tiên nơi này sẽ không chết.

"Vừa rồi chúng ta chém giết những Đọa Tiên kia, chờ sau khi chúng ta rời đi sẽ sống lại một lần nữa!"

"Nếu ăn huyết nhục những Đọa Tiên kia, sẽ thay thế bọn họ trở thành thủ vệ mới của chốn hỗn độn.."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày, từ khi hắn bước vào nơi đây đã cảm giác nơi này cực kỳ tương tự Vĩnh Dạ hoang mạc ở Bàn Nhai giới hậu thế!

Hiện tại "Dị Vô" nói điều này, cũng giống hệt với điên dại bất tử trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Là trùng hợp?

Hay là...

Nơi này là Vĩnh Dạ hoang mạc hậu thế?

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Chúng ta có thể tăng tốc một chút.

"Dị Vô" nhẹ gật đầu, nếu là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bình thường dẫn đội, chắc chắn tốc độ không thể quá nhanh.

Số lượng Đọa Tiên trong chốn hỗn độn rất nhiều, bọn họ nhất định phải giữ đủ thể lực và pháp lực để đối phó, vì vậy tốc độ tiến lên giảm đi nhiều.

Dù không cần bảo vệ phàm nhân, đối với Đại Thừa tám mươi mốt kiếp phổ thông, dọc theo con đường này cũng rất hung hiểm.

Chỉ có điều, hiện tại dù là hắn ta hay vị thuộc hạ Nhân Vương bên cạnh, thực lực Đại Thừa tám mươi mốt kiếp bình thường đều không thể so sánh.

Đọa Tiên bình thường rơi vào tay bọn họ chỉ đánh hai hiệp, dù tăng tốc cũng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn gì đó.

Thế là, "Dị Vô" lập tức nói: "Thời gian thật sự rất quan trọng với chúng ta!"

1074 chữ

Chương 2958: Tám mươi mốt kiếp! (3)

"Vậy đi, ta đi phía trước mở đường, làm phiền Bùi đạo hữu phòng hộ ở phía sau"

"Về phần Đại Thừa khác, đi lại hai bên, cũng tiện làm trinh sát"

"Từ giờ trở đi, dùng hết tốc độ tiến về phía trước!"

Nghe vậy, tất cả Đại Thừa nhân tộc khác lập tức gật đầu: "Vâng!"

Tiếng nói vừa dứt, thân hình Bùi Lăng khẽ động, đã xuất hiện ở phía sau đội ngũ.

"Dị Vô" đồng thời bước ra một bước, xuất hiện ở phía trước đội ngũ, hắn ta đột nhiên cắm cây trượng trên tay vào mặt đất, chỉ một thoáng một luồng sương mù màu xám đen như thủy triều tràn lan, ầm vang dâng lên từ trong đất cát!

Tất cả phàm nhân như là gỗ nổi, bị luồng sương mù xám đen này nâng lên, lơ lửng giữa không trung.

Áo bào xám lấp lóe, "Dị Vô" đã thi triển độn pháp, nhanh chóng chạy tới phía trước. Sương mù màu xám đen nâng rất nhiều phàm nhân như bóng với hình, theo sát phía sau hắn ta, từ đầu tới cuối duy trì tốc độ giống vậy.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp khác không do dự, nhao nhao thi triển thủ đoạn, nhảy vọt xuyên qua, che chở hai bên đội ngũ phàm nhân, nhanh chóng đuổi theo.

Bùi Lăng tay áo bồng bềnh, tùy ý cất bước, hắn đi không nhanh không chậm, lại vẫn đi cuối cùng đội ngũ, thần niệm trùng điệp trải rộng ra, bao phủ tất cả phàm nhân.

Chẳng mấy chốc, phía trước xuất hiện một luồng khí tức âm u lạnh lẽo, sa đọa, hỗn loạn, có Đọa Tiên xuất hiện!

Tốc độ của đội ngũ không giảm bớt chút nào, khí tức tên Đọa Tiên kia lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng lập tức biết, là "Dị Vô" ra tay, hắn ta là cảnh giới chính tiên, tàn tiên bình thường đối mặt với hắn ta chỉ có chết!

Đội ngũ vốn cồng kềnh lại như một mảnh mây đen to lớn kề sát đất mà bay, trong nháy mắt trèo đèo lội suối, xuyên qua hoang vu trùng điệp. Thỉnh thoảng, có khí tức Đọa Tiên xuất hiện gần đội ngũ, "Dị Vô" đều giải quyết từng cái, tốc độ tiến lên của độingũ không hề dừng lại.

Ngẫu nhiên có Đọa Tiên đuổi theo phía sau, chưa tới gần đã bị đao khí cao ngất trảm diệt.

Trong chốc lát Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tới lui hai bên lại không có chuyện để làm.

Thời gian chậm rãi trôi qua...

Không biết qua bao lâu, phía trước đội ngũ xuất hiện một tòa cồn cát cao lớn, tốc độ bay thật nhanh đột nhiên dừng lại.

Phía sau cùng, Bùi Lăng dừng chân theo, thần niệm của hắn lập tức đảo qua toàn bộ phía trước cùng phía sau cồn cát, nhưng không phát hiện nguy hiểm gì, lập tức hỏi: "Thế nào?"

"Dị Vô" bình tĩnh nói: "Phía trước chính là bí địa.

"Ta đã thành tiên, không thể tiếp tục tới gần"

"Sẽ ở tách ra chỗ này Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu nói: "Tốt!"

"Tiền bối đi thong thả, sau này còn gặp lại!"

"Dị Vô" nghiêng đầu, cách đám người nhẹ gật đầu với hắn, chợt bước ra một bước, cả người biến mất không thấy gì nữa.

Bên cạnh Bùi Lăng lập tức xuất hiện một bóng dáng giống hắn như đúc, bản thể của hắn lập tức xuất hiện phía trước đội ngũ, tiếng nói bình thản: "Tiếp tục đi tới"

Nói xong, tiên lực trong cơ thể hắn trùng điệp nhô ra, lấy một luồng lực lượng nhu hòa nâng toàn bộ phàm nhân lên như du long bay lượn, trong nháy mắt vượt qua cồn cát, di chuyển một khoảng cách lớn.

Đại Thừa tám mươi mốt kiếp trong đội ngũ vội vàng đuổi theo.

Bùi Lăng không biết rốt cuộc mục đích trước mặt là cái gì, nhưng hắn có vị trí cụ thể của "Không Mông" tiền bối và "Hồn Nghi" tiền bối, chỉ cần đi theo phương hướng quân cờ, tuyệt đối không sai!

Sau đó, Bùi Lăng mặc kệ địa hình, không để ý tới tầng tầng lớp lớp tàn tiên, dẫn theo toàn bộ đội ngũ vùi đầu lao nhanh.

Tất cả trở ngại ven đường đều một đao đánh qua, trong khoảnh khắc trảm diệt vạn vật, hóa thành đường lớn rộng rãi.

Dần dần, tàn tiên xuất hiện càng ngày càng ít, trong cảm giác của Bùi Lăng, quân cờ đại diện cho "Không Mông"

tiền bối và "Hồn Nghi" tiền bối cũng càng ngày càng gần.

Lại đi chốc lát, mặt đất vẫn hoang vu, quanh mình lại không xuất hiện tàn tiên gì.

Khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa, âm u, kinh khủng... Càng lúc càng nồng nặc như thực chất.

Dường như phía trước có sự tồn tại khủng bố lớn, tai họa lớn gì đó, trong tối tăm có sự uy hiếp to lớn ầm vang giáng xuống!

Bùi Lăng khẽ cau mày, nơi này càng lúc càng giống Vĩnh Dạ hoang mạc!

Ầm ầm...

Hắn ngẩng đầu, trên không tầng mây đen nhánh cuồn cuộn như biển, ánh sáng tím xanh lấp lánh, thiên uy huy hoàng nhét đầy thiên địa.

Nhìn thiên kiếp quen thuộc này, trong lòng Bùi Lăng lập tức biết phía trước là nơi "Yếm Khư" tiên tôn phong ấn thiên kiếp!

Hắn tâm niệm vừa động, lập tức tăng nhanh tốc độ.

Rất nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nhao nhao thi triển đủ loại thủ đoạn, theo sát phía sau.

Toàn bộ đội ngũ như bầy chim khổng lồ di chuyển, nhanh chóng lướt đi.

Chẳng mấy chốc, trong bóng tối mênh mông phía trước xuất hiện một đồ vật không giống.

Chín cột trụ che trời, xiềng xích quấn quanh huyết quan lơ lửng giữa không trung, trong tiếng vỗ tay như tiếng kim thiết va chạm có lôi đình ầm vang.

Nhân tộc khó mà tính toán chen chúc bên ngoài chín cột trụ, ánh mắt lấp lánh nhìn một bóng dáng cẩm y uyển chuyển, nhanh chân đi vào bên trong chín cột trụ.

1095 chữ

Chương 2959: Tuyên cổ chi cục!

Vẻ ngoài của "Không Mông" vẫn xinh đẹp như thế, trong mắt lại như có lít nha lít nhít con ngươi, tóc xanh như mây, vô số móng vuốt tái nhợt nhô ra, trộn lẫn rất nhiều xúc tu mềm mại di chuyển giữa ống tay áo, như một đóa bồ công anh nhẹ nhàng bay vào bên trong chín cột trụ, nàng hơi ngửa đầu, tử điện vút không, soi sáng ra khuôn mặt tái nhợt lại quỷ quái của nàng.

Bùi Lăng ở phía xa thấy rõ ràng, lập tức khẽ giật mình.

Ngay sau đó, kiếp lôi đột nhiên rơi xuống.

Oanh! !

Ầm ầm!

Tử điện rét lạnh vắt ngang phương bầu trời này như thác nước đột nhiên rơi xuống, một đạo thiên kiếp huy hoàng ầm vang đánh xuống.

Một tên phàm nhân sau cùng ra sân ngã xuống đất theo tiếng động, trên dưới cả người hắn ta cháy đen một mảnh, máu tươi ào ạt chảy xuôi, sinh cơ vô cùng yếu ớt như nến tàn trong gió, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn bị dập tắt, lại ngoan cường thiêu đốt lên, yếu ớt chập trùng.

Một sợi khí tức rất bé nhỏ tiêu tán ra từ trong cơ thể hắn ta.

Bên ngoài chín cột trụ, rất nhiều Đại Thừa vẫn đang quan sát đều thầm thở phào, Cự vung ống tay áo một cái, cách không thu tên phàm nhân thành công nhập đạo này tới bên cạnh, sau đó bóp nát một gốc linh thảo màu sắc nhợt nhạt, tản ra mùi đắng chát, chất lỏng linh thảo nhỏ xuống thể xác phàm nhân, thương thế nặng nề của phàm nhân lấy tốc độ cực nhanh khép lại.

Cùng lúc đó, hắn ta quay đầu nhìn về "Không Mông", nói: "Phàm nhân do chúng ta dẫn tới cũng đã độ thiên kiếp xong, ngươi đi đi"

"Nhớ kỹ, đừng cậy mạnh!"

"Thật sự không chống đỡ được, lập tức dừng lại lúc sáu mươi bốn kiếp"

"Không Mông" không gật đầu, mà nhìn lại cách đó không xa.

Trên sa mạc tối tăm, một nữ tu áo đậm tóc trắng ngồi xếp bằng, mái tóc dài của nàng không gió mà bay, da sáng trắng hơn tuyết, lông mi dài buông xuống như cánh bướm nghỉ lại, dù dáng người yểu điệu, dung nhan như ngọc, khí tức khủng bố lưu chuyển bành trướng, phía dưới Phượng Nghi tự nhiên ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Lúc này, "Hồn Nghi" đã hoàn toàn khôi phục thương thế, khí tức hoàn mỹ đặc biệt thuộc về Đại Thừa tám mươi mốt kiếp lộ ra rõ ràng không bỏ sót.

Mỗi một hành động, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều không có chút tỳ vết nào, như tạo vật xuất sắc nhất trong phương thiên địa này.

Phát hiện ánh mắt của "Không Mông", "Hồn Nghi" mở ra hai con ngươi, cũng nhàn nhạt liếc về phía nàng, chợt khinh thường lạnh lùng nói: "Tiên hạ đẳng.."

Sắc mặt "Không Mông" lập tức trở nên nghiêm túc, ngay cả loại tu sĩ Vô Thủy sơn trang không có đầu óc gì cũng có thể tám mươi mốt kiếp, nàng có gì không thể?

Đúng vậy, căn bản không cần thiết cậy mạnh!

Tám mươi mốt kiếp, nàng tuyệt đối có thể qua!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lúc này "Không Mông" nói: "Ta không có bất cứ vấn đề gì"

Nói xong, nàng bước nhanh đến phía trước, tiếp nhận huyết nhục tàn tiên bị cắt xuống từ trong tay Cự, trực tiếp một ngụm nuốt vào!

Ngay sau đó, cảm giác âm u lạnh lẽo cuồn cuộn như hồng thủy vỡ đê lập tức xông vào cả người "Không Mông thể xác đột nhiên chấn động, trên da thịt trắng nõn lập tức hiện ra sương mù như mây khói, sương mù kia như từng khuôn mặt oán độc, lại như vô số con ngươi màu đỏ ngòm...

"Không Mông" cảm thấy toàn bộ thân hình của mình đang không ngừng vặn vẹo, nhúc nhích, nhanh chóng đi đến sụp đổ.

Nàng không do dự, lúc này bước ra một bước lập tức tiến vào bên trong chín cột trụ.

Phía trên chín cột trụ, kiếp vẫn ầm vang hội tụ, vô số điện xà tuôn ra, tiếng sấm sét trùng điệp.

Bên trong thiên uy huy hoàng, "Không Mông" đột nhiên phát hiện một khí tức rất quen thuộc xuất hiện ở phương địa giới này.

Bùi Lăng?

Không kịp suy nghĩ nhiều, răng rắc!

Một đạo to lớn kiếp lôi đã ầm vang rơi xuống!

Điện quang chiếu sáng thiên địa, xiềng xích khó mà tính toán điên cuồng co rút, như cuồng mãng đi khắp, quan tài huyết sắc không ngừng chìm nổi, rầm rầm... Rầm rầm...

Tiếng vang to lớn chấn động sa mạc, đất cát bắn tung toé, mặt đất run rẩy, vô số phồn hoa nở rộ trong hư không, trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa bay tán loạn, có kiếm quang mát lạnh như dòng suối đêm trăng tung hoành, nghênh đón kiếp lôi từ phía chính diện.

Trong nháy mắt, tiếng kim thiết va chạm nhau liên miên không ngừng, loạn hoa tung bay, kiếm quang chiếu điện, váy thêu của "Không Mông" phồng lên, trên dưới cả người sát ý bừng bừng phấn chấn, đầu ngón tay khắp nơi, ánh đao sắc bén gào thét qua lại.

Oanh! !!

Theo một điểm điện quang cuối cùng hoàn toàn chôn vùi, nàng thành công đỡ được vòng kiếp lôi thứ nhất.

Kiếp lực cuồn cuộn lập tức hóa thành trời hạn gặp mưa, từng tia từng sợi thấm vào thể xác, để đạo thể hấp thu. Cùng lúc đó, tiên lực vô cùng dày đặc trong huyết nhục tàn tiên vừa nuốt vào cũng bắt đầu trở nên ôn thuần, chủ động dung hợp với đạo thể của nàng.

Ánh mắt "Không Mông" rực rỡ như lưỡi đao mới mài, khí tức nhanh chóng tăng vọt!

Ầm ầm...

Kiếp vẫn càng lúc càng nồng nặc, điện quang cuồn cuộn, lôi đình mênh mông, kiếp lôi vừa ấp ủ đã tiếp tục đánh xuống...

Bên ngoài chín cột trụ, từng Đại Thừa nhân tộc mắt không chớp nhìn qua.

Một lão giả râu tóc hoa râm, mặc áo nâu trầm giọng nói: "Có thể giữ tỉnh táo, chủ động luyện hóa tiên lực Địa Tiên... Chắc không có vấn đề gì"

1112 chữ

Chương 2960: Tuyên cổ chi cục! (2)

Cách đó không xa, một nữ tu đầu quấn lụa màu, thân mặc váy vải khẽ gật đầu, nói: "Tên đồng tộc này cùng vị phía trước đều là Đại Thừa từng bước một tu luyện ra "Loại đồng tộc này tâm tính kiên định như bàn thạch giữa dòng"

"Chỉ cần có thể ngăn chặn ý chí hỗn độn trong huyết nhục Đọa Tiên, có thể nhân cơ hội này hoàn toàn bổ sung nội tình!"

Đại Thừa nam tính cường tráng đứng bên cạnh tên nữ tu này nghe vậy, theo bản năng chẹp miệng hơi cảm khái nói: "Huyết nhục Đọa Tiên thật sự là thứ tốt.

"Đáng tiếc bây giờ tộc ta chưa hoàn toàn chấp chưởng chư thiên vạn giới, chỉ có thể vất cả đi săn để dùng"

"Nhưng xem ra loại loạn tượng này có thể kết thúc trong tay chúng ta"

"Một ngày nào đó, những huyết nhục Đọa Tiên này sẽ trở thành thức ăn phổ biến trên thực đơn của tộc ta!"

Lúc này, Bùi Lăng đã dừng bước phía sau đám người.

Toàn bộ đội ngũ phía sau hắn không cần chỉ huy, xếp hàng phía sau những nhân tộc đến trước, kiên nhẫn chờ đợi.

Bùi Lăng nhìn về phía "Không Mông" đang độ kiếp bên trong chín cột trụ, trên mặt đầy vẻ bất ngờ.

Là [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1!

Hắn cũng từng dùng tiên thuật này cho Lệ sư tỷ, Tư Hồng Diệu Ly, Tư Hồng Khuynh Yến... Tăng lên tu vi nội tình cho những đạo lữ và hồng nhan này.

Chỉ có điều, như lời nói của "Yếm Khư" tiên tôn, thiên kiếp rất khó khống chế, lần đầu tiên hắn thi triển với Tư Hồng Diệu Ly, chỉ là một trận Tiên Anh kiếp thượng phẩm, suýt nữa đánh chết Tư Hồng Diệu Ly thân là thiên kiêu chín môn phái lớn ngay tại chỗ!

Sau đó đến Lệ sư tỷ và Tư Hồng Khuynh Yến, mặc dù hắn có kinh nghiệm nhất định nhưng sau khi thiên kiếp giáng xuống, hai thiên kiêu chín tông này còn xuất sắc hơn Tư Hồng Diệu Ly nhưng cũng không tốt đẹp quá nhiều.

Dù Lệ sư tỷ và Tư Hồng Khuynh Yến đều có nội tình thâm hậu, có thể xưng là sự tồn tại đỉnh phong trong số tu sĩ cùng cảnh, nhưng sau khi độ kiếp xong cũng bị thương cực nặng...

Tình cảnh trước mắt, lúc trước hắn cũng thi triển cùng một môn tiên thuật, lại không còn là Nguyên Anh kiếp, không còn là Hóa Thần kiếp, không còn là Hợp Đạo kiếp... Mà là đạo kiếp Độ Kiếp kỳ!

So sánh với lúc hắn thi triển tiên thuật này, không biết độ khó tăng lên bao nhiêu lần. Nhưng trình độ nắm chắc của vị điều khiển thiên kiếp có thể gọi là vô cùng tinh diệu, mỗi một đạo thiên kiếp dù là thời điểm giáng xuống hay uy năng của lôi kiếp đều vừa đúng, vừa vặn dừng lại ở cực hạn chịu đựng của người độ kiếp!

Cấp bậc điều khiển đỉnh phong như này... Chắc chắn sự hiểu biết của người thi thuật với thiên kiếp đều cực kỳ thâm hậu!

Hơn nữa...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng nhìn về phía cỗ quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa chín cột trụ, chỉ nhìn thoáng qua hắn lập tức nhận ra, kia là phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc ở Bàn Nhai giới hậu thế. Khí tức tiêu tán ra từ trong quan tài huyết sắc, cũng giống như đúc trong Vĩnh Dạ hoang mạc hậu thế. Hiện tại thiên kiếp là vị trong phong ấn thi triển ra!

Tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, chỉ có hắn và "Yếm Khư" tiên tôn có thể sử dụng.

Nhưng hiện tại "Yếm Khư" tiên tôn ở bên cạnh thế giới "Vô Tự", vị bị phong ấn trong quan tài huyết sắc không thể là "Yếm Khư" tiên tôn Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trên dưới cả người lập tức dâng lên một luồng ý lạnh trước nay chưa từng có.

Thứ bị phong ấn trong quan tài huyết sắc là thiên kiếp!

Một thiên kiếp có thể coi mình như "Yếm Khư" tiên tôn!

Đây là thành Thiên] này!

quả hoàn mỹ sau khi "Yếm Khư" tiên tôn cải tiến tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như "Yếm Khư" tiên tôn nói hắn đã được chứng kiến thành quả sau khi tiên thuật này cải tiến, là vì... Trong Bàn Nhai giới hậu thế, người thật sự bị phong ấn ở Vĩnh Dạ hoang mạc căn bản không phải "Yếm Khư" tiên tôn, mà là thiên kiếp? !

Rầm rầm rầm...

Tím xanh đan xen, lôi đình rơi như mưa.

Vạn mây giận phun, kiếm quang mát lạnh tung hoành lui tới, ánh sáng rực rỡ đặc biệt thuộc về Tố Chân Thiên sáng tắt giữa trời cao... Mái tóc dài của "Không Mông" bay lên, vẻ mặt lạnh lẽo ngăn lại một đạo lại một đạo thiên kiếp.

Váy dài nhẹ vung lên, một bóng dáng uyển chuyển đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, áo nhạt bồng bềnh, sợi tóc như sương.

"Hồn Nghi" nhìn qua Bùi Lăng, khẽ gật đầu: "Bùi tiên đế, ngươi cũng tới?"

Nghe vậy, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía "Hồn Nghi", thấy khí tức của nàng bành trướng, hoàn mỹ không một tì vết, lại đã bước vào cảnh giới Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Bùi Lăng nhanh chóng hỏi: "Hồn Nghi tiền bối, có phải vừa rồi ngươi cũng độ thiên kiếp ở đây hay không?"

"Hồn Nghi" từ tốn nói: "Huyễn cảnh tiểu kiếp không đáng nhắc đến"

Bùi Lăng nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, trong đầu óc lập tức hiện lên rất nhiều vấn đề.

"Hồn Nghi" tiền bối vốn là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp, cho dù không cân nhắc điều khác, chỉ từ bốn mươi chín kiếp đến tám mươi mốt kiếp, dù một ngày một kiếp cũng cần ít nhất hơn một tháng!

Nhưng bây giờ, bọn họ tiến vào hồng hoang mới được mấy ngày?

Còn có, nếu Bàn Nhai giới hậu thế, thứ bị phong ấn ở Vĩnh Dạ hoang mạc thật sự là thiên kiếp, vậy vì sao Bàn Nhai giới có thể độ kiếp bình thường?

1107 chữ

Chương 2961: Tuyên cổ chi cục! (3)

Hơn nữa, nếu là thiên kiếp bị phong ấn ở hậu thế, vậy ý chí trong cơ thể hóa thân của hắn không còn là "Yếm Khư" tiên tôn, mà là ý chí thiên kiếp! Trước đó hắn dùng hệ thống uỷ thác [Thỉnh Tiên thuật], tại sao lại mời đến "Yếm Khư" tiên tôn? Ngoại trừ cái đó ra, còn có tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này, lần thứ nhất hắn tu luyện tiên thuật này, hệ thống từng nhắc nhở kiểm tra ra vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc nhưng không phù hợp điều kiện dùng ăn...

Điều này nói rõ, lúc ấy trong phán định của hệ thống, vị bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc đúng là tiên nhân...

Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Lăng dần cau mày, lại nhanh chóng ý thức được một vấn đề khác.

Bàn Nhai giới hậu thế thật sự có thể độ kiếp bình thường.

Nhưng sau khi tu vi đến Độ Kiếp kỳ...

Lúc hắn và Tầm Mộc giao chiến, Tầm Mộc đã từng nói với hắn, cực hạn của phương thế giới này là bốn mươi chín kiếp!

Bốn mươi chín kiếp đầu của tu sĩ Độ Kiếp kỳ có thể độ ở trong Bàn Nhai giới; sau bốn mươi chín kiếp cần phải đi vực ngoại hư không!

Từ sau sáu mươi bốn kiếp lại cần trảm nhân đoạn quả, mới có thể tiếp tục độ kiếp thứ sáu mươi năm...

Đến sau tám mươi mốt kiếp, còn phải đạt được "Bản nguyên" pháp tắc mới có thể độ đạo kiếp sau tám mươi mốt kiếp...

Sau đó, lúc hắn nói lời khách sáo với vị trong Vĩnh Dạ hoang mạc kia, vị kia cũng nói cho hắn biết vốn dĩ muốn độ kiếp ở phương thế giới này cũng không cần chú ý nhiều như vậy.

Sở dĩ lại biến thành tình huống rườm rà như thế, bắt đầu từ sau khi Kiến Mộc bị trảm...

Đúng vậy, thiên kiếp hậu thế đã sớm xảy ra vấn đề!

Chỉ có điều Đại Thừa bình thường chỉ bốn mươi chín kiếp, sự hạn chế này căn bản không có ảnh hưởng gì với bọn họ.

Số ít Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp cũng chỉ cần thêm một trình tự...

Chỉ có [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] như hắn mới có thể cảm thấy nguy cơ trùng trùng trong lúc độ đạo kiếp!

Hơn nữa, còn có một điều càng quan trọng hơn... Lúc hắn độ đạo kiếp, mỗi một lần uỷ thác hệ thống đều sẽ sử dụng [Phân tích tâm ma], nhân cơ hội hấp thu lực lượng từ trên người vị kia ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng dần khôi phục tỉnh táo.

Ý chí của cỗ hóa thân kia chắc là thiên kiếp!

Về phần [Thỉnh Tiên thuật]... Hắn không hiểu rõ nguyên lý của tiên thuật này.

Nhưng trong hành trình U Minh lần trước, hệ thống từng dùng I Thỉnh Tiên thuật] mời nữ tiên U Hồn tộc!

Vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc truyền [Thỉnh Tiên Thuật] cho hắn, cho tới bây giờ cũng không phải chỉ có thể mời đối phương, mà chỉ cần tiên nhân có quan hệ nhân quả nhất định với hắn mới có thể mời! Ngoài ra, hiện tại thiên kiếp đã coi mình trở thành "Yếm Khư" tiên tôn, hắn không thể hoàn toàn xác định, lần đó hệ thống mời đến rốt cuộc là "Yếm Khư" tiên tôn hay là thiên kiếp.

Ầm ầm...

Lôi đình cuồn cuộn thỉnh thoảng chiếu sáng thiên địa, khuôn mặt từng nhân tộc sáng tắt trong điện quang.

Theo thời gian trôi qua, tiếng bàn tán khe khẽ dần dừng lại.

Tất cả nhân tộc đều không chớp mắt nhìn "Không Mông" đang độ kiếp, nín thở tập trung, trong lòng đầy chờ mong.

Trong lúc im lặng, Bùi Lăng đột nhiên truyền âm hỏi: "Hồn Nghi tiền bối, vừa rồi ngươi độ kiếp tốn bao nhiêu thời gian?"

"Hồn Nghi" không thèm để ý nói: "Khoảng chưa đến một năm"

"Nhưng nơi đây là huyễn cảnh, tất cả đều có khả năng"

"Trong phương huyễn cảnh này, thời gian chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu được, không khỏi khẽ gật đầu.

Lúc ấy hắn gặp mặt "Yếm Khư" tiên tôn, cũng đã gặp loại tình huống này.

Rõ ràng đã nói nửa canh giờ, mới trôi qua chưa đến một nửa mà "Yếm Khư" tiên tôn lại nhắc nhở hắn, thời gian sắp đến...

Chỗ mà hắn đang đứng chắc cũng là "Vô Tự"...

"Bàn Nhai giới hậu thế, thứ bị phong ấn lại là thiên kiếp!"

"Thiên kiếp đã coi mình là Yếm Khư tiên tôn.."

"Yếm Khư tiên tôn lại cố ý dựa theo thói quen của thiên kiếp, gọi ta là Bùi tiên hữu...

"Còn có, Yếm Khư tiên tôn từng nói, chỉ có hai vị trí Tiên Tôn còn trống"

"Một người là ta, một người khác cố ý không nói.."

"Lần thứ nhất ta tu luyện tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này, hệ thống từng cho ra nhắc nhở vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc không phù hợp điều kiện dùng ăn.."

Không phù hợp dùng ăn điều kiện...

Mặc dù lúc đó trong lòng hắn còn có nghi ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều, nếu không phải hiện tại tận mắt thấy tình cảnh chín cột trụ che trời, huyết quan chìm nổi, lại cảm giác được khí tức quen thuộc trong huyết quan kia, hắn đã quên mất câu nói này của hệ thống.

Nhưng bây giờ...

Bùi Lăng nhớ lại đủ loại nhắc nhở của hệ thống trên đường đi, trong chốc lát suy nghĩ rối ren, vô số ý niệm xuất hiện trong lòng, thời gian dần trôi qua trong đầu hắn có một hình dáng đại khái của cả việc này.

Hiện tại hắn có ba đầu chi nhánh thăng tiên.

Trong đó đầu chi nhánh thăng tiên thứ ba tên là [Thiên đạo chính thống 1!

Tranh đấu giữa "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn chính là đầu chi nhánh thăng tiên [Thiên đạo chính thống] này!

Nếu tranh Thiên đạo chính thống...

Thiên kiếp là một bộ phận của thiên đạo, bây giờ nó lại coi mình như "Yếm Khư" tiên tôn...

1196 chữ

Chương 2962: Nói có là có!

"Yếm Khư" tiên tôn dựa theo thói quen của thiên kiếp, xưng hô với hắn là "Bùi tiên hữu", tương đương với "Yếm Khư" tiên tôn thừa nhận thiên kiếp trong tương lai là hắn ta!

"Yếm Khư" tiên tôn muốn luyện thiên kiếp thành một bộ phận của mình, trên ý nghĩa chân chính là thay thế thiên đạo?

Hai vị trí Tiên Tôn còn trống, một cái là hắn, một cái khác rất có thể là thiên kiếp bị phong ấn ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc hậu thế.

Nếu "Yếm Khư" tiên tôn thành công, dù đối phương không trực tiếp thành Đế, cũng có thể lập tức độc chiếm hai vị trí Tiên Tôn!

Lúc hệ thống uỷ thác tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này đưa ra nhắc nhở, cũng vì khi đó thiên kiếp đã sắp trở thành "Yếm Khư" tiên tôn, nên mới có thể bị hệ thống coi như tiên nhân?

Chư thiên vạn giới, trong bốn vị Tiên Tôn, "Cựu" và "Vị" tranh Đế.

"Ly La" và "Yếm Khư" tranh Đế.

Nếu hắn cũng thành Tiên Tôn, vậy phải tranh Đế với thiên kiếp?

Thế nhưng, từ lúc hắn Hóa Thần kỳ, hệ thống đã sớm luyện ý chí thiên kiếp thành hóa thân của hắn...

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, những điều này chỉ là hắn căn cứ vào chi nhánh thăng tiên của hệ thống để tiến hành phỏng đoán.

Có phải hay không, hiện tại còn khó nói.

Nhưng có thể xác định cho tới bây giờ "Yếm Khư" tiên tôn chưa bị phong ấn!

Vĩnh Dạ hoang mạc hậu thế chỉ là một cái bẫy do vị Tiên Tôn này bày ra!

Quá khứ tương lai...

Trật tự hỗn độn...

Vạn vật chúng sinh...

Thậm chí trong thiên kiếp, đều là quân cờ của bốn vị Tiên Tôn!

Đang nghĩ như vậy, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện tốc độ thiên kiếp bắt đầu tăng tốc!

Ánh sáng tím xanh nhanh chóng đan xen như mưa rào đánh sen, trong chớp mắt điện quang đã lặp đi lặp lại chiếu sáng phương thiên địa này.

Cùng lúc đó, váy của "Không Mông" phần phật, quanh người có rừng hoa, dòng suối, kiếm trận... Chợt mở chợt diệt, cũng biến ảo mau lẹ.

Chín cột trụ trắng che trời yên tĩnh đứng sừng sững, dường như chia cắt không gian bên trong chín cột trụ và ngoại giới.

Ngoại giới vẫn như thường, trong chín cột trụ lôi đình ầm vang, váy dài gấp múa, bóng người, điện quang, lôi âm, nhận quang... Đan xen vào nhau khó phân biệt như thay đổi khôn lường, biến ảo vô thường, hoàn toàn hóa thành mơ hồ kỳ quái.

Chỉ ngắn ngủi một lát, "Không Mông" như đã vượt qua mấy trận đạo kiếp.

Đằng sau đám người, Bùi Lăng hơi giật mình.

Cảnh tượng này rất giống hiệu quả sau đó của tiên thuật (Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân) này!

Tốc độ thời gian trôi trong chín cột trụ và tốc độ thời gian trôi bên ngoài chín cột trụ, không tương xứng rấtnghiêm trọng!

Nghĩ tới vừa rồi "Hồn Nghi" tiền bối đã nói, nàng độ kiếp gần một năm lại chỉ mới trôi qua một ngày.

Chốn hỗn độn này chắc chắn có liên quan gì đó với thế giới "Vô Tự" do "Yếm Khư" tiên tôn nắm giữ!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn bóng người nhanh chóng ra tay bên trong chín cột trụ.

Tốc độ của bóng dáng kia càng lúc càng nhanh.

Lúc đầu còn như thải điệp xoay quanh, tiếp theo như tử yến vút không, sau đó như chim ưng vồ thỏ, lại như du long đột nhiên bay lên... Thời gian dần trôi qua, điện quang lộn xộn rơi xuống, váy cẩm tú hóa thành một áng mây màu lộng lẫy, Đại Thừa bình thường căn bản không có cách nào thấy rõ hình dáng của "Không Mông" Dù cho là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, cũng khó khăn lắm mới có thể nhìn ra động tác đại khái của nàng. Bên ngoài chín cột trụ, rất nhiều Đại Thừa nhân tộc bình tĩnh nhìn tình cảnh này.

Dường như đã sớm đoán trước tình huống như vậy.

Ầm ầm...

Lôi đình cuồn cuộn như chiến xa đi ra, nghiền ép tứ phương.

Gió mạnh xé rách áo bào, trong một mảnh phần phật, từng nhân tộc im lặng chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, "Không Mông" độ đạo kiếp càng ngày càng nhiều, khí tức của nàng cũng càng ngày càng cường thịnh.

Từng dấu vết nhúc nhích trên khuôn mặt tái nhợt, xúc tu, mắt dọc, móng vuốt... Nhô ra từ trong ống tay áo thu lại, bình phục từng chút một, bắt đầu chủ động dung hòa vào đạo thể, hóa thành lực lượng của nàng. Nhìn đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Về đạo kiếp sau đó, "Không Mông" tiền bối không có vấn đề gì.

Nếu lúc vừa bắt đầu, "Không Mông" tiền bối trực tiếp đi lên độ kiếp, trong tình huống bình thường, lấy nội tình bốn mươi chín kiếp không chống đỡ được mấy trận đạo kiếp.

Chỉ có điều, trước khi "Không Mông" tiền bối tiến vào chín cột trụ đã nuốt chửng huyết nhục tàn tiên. Mặc dù phần huyết nhục kia chỉ là cắt đi một khối nhỏ từ trên xác tàn tiên, nhưng tiên phàm khác biệt! Giữa tiên và phàm không đơn giản là chênh lệch lực lượng, số lượng, mà là chênh lệch bản chất!

Hiện tại, tương đương với việc trong cơ thể "Không Mông" tiền bối có được tiên lực liên tục không ngừng chống đỡ, dù là khiếm khuyết trên nhục thân căn cốt hay thần hồn đều bị tiên lực trong huyết nhục tàn tiên đền bù! Đương nhiên, muốn đoạt huyết nhục tàn tiên dùng cho mình, ngoại trừ cần thiên kiếp, nhất định phải có đầy đủ ý chí, có thể duy trì sự tỉnh táo trong toàn bộ quá trình, hơn nữa thời thời khắc khắc ngăn chặn "Hỗn Độn thái" của tàn tiên...

Lúc này, Đại Thừa nhân tộc đứng ở trước đám người nhìn chằm chằm bên trong chín cột trụ, chậm rãi mở miệng: "Không Mông đã sáu mươi bốn kiếp"

"Nàng còn chưa dừng lại"

"Chắc chắn muốn xung kích tám mươi mốt kiếp!"

Cự từ tốn nói: "Hiện tại lực lượng của Không Mông càng ngày càng mạnh"

"Nàng còn chưa tới cực hạn"

"Thật sự nên tiếp tục độ đạo kiếp"

Lược đứng bên cạnh lau sạch binh khí của mình, nghe đến đó hơi dừng tay, như có điều suy nghĩ nói: "Pháp tắc trong huyết nhục Đọa Tiên quá nhiều! Quá loạn!"

"Không biết Không Mông có thể ngộ ra một đầu bản nguyên từ bên trong hay không." Cự bình tĩnh nói: "Rất khó"

1101 chữ

Chương 2963: Nói có là có! (2)

"Nếu là huyết nhục đến từ chính tiên trong Đọa Tiên, hơn nữa bắt đầu từ khi nhập đạo vẫn ăn vào Đại Thừa, ngược lại có tỉ lệ rất lớn có thể ngộ ra Bản nguyên "Nhưng tộc ta chưa quật khởi, không cách nào cung cấp huyết nhục chính tiên cho tất cả tộc nhân"

"Trừ khi là thiên kiêu đỉnh phong có thể gánh vác hy vọng của tộc quần, nếu không chỉ có thể dùng ăn loại tàn tiên trong Đọa Tiên này"

"Hơn nữa Không Mông mới ăn lần đầu tiên, muốn ngộ ra Bản nguyên, có thể nói là muôn vàn khó khăn"

Tiêu Khiếp vẫn không mở miệng khẽ nói: "Chỉ cần trở thành Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, có Bản nguyên hay không đều không quan trọng"

"Về sau giết nhiều Đọa Tiên, tích lũy đủ tài nguyên và công đức, có thể đến chỗ dưới sự quản lý của Trọng Minh tôn giả mua sắm.."

Thất đồng ý nhẹ gật đầu: "Cũng đúng"

Hắn ta nhìn bên trong chín cột trụ, tiếp tục nói, "Lần đạo kiếp này, tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn đạo kiếp của vị đồng tộc tên là Hồn Nghi vừa rồi rất nhiều "Nhìn Không Mông, chắc sắp độ kiếp thành công.."

Nơi xa, nghe những Đại Thừa này bàn tán, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, Đại Thừa tám mươi mốt kiếp không có "Bản nguyên"?

Số lượng Đại Thừa tám mươi mốt kiếp ở nơi này rất nhiều, nhưng không tận mắt thấy những Đại Thừa tám mươi mốt kiếp này ra tay, trong chốc lát Bùi Lăng cũng không nắm chắc được những Đại Thừa tám mươi mốt kiếp này, có bao nhiêu người có "Bản nguyên", có bao nhiêu người không có "Bản nguyên"...

Nghĩ đến đây, hắn lập tức truyền âm hỏi: "Hồn Nghi tiền bối, vừa rồi ngươi có ngộ ra Bản nguyên không?"

"Hồn Nghi" bình tĩnh nói: "Phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh"

"Vạn sự vạn vật đều là hư ảo"

"Đối với Tiên Đế đã sớm nhìn thấy nguồn gốc, không bị huyễn tượng mê hoặc như chúng ta, cái gọi là bản nguyên, bản đế nói có thì có!"

Tiếng nói chưa dứt, quanh người "Hồn Nghi" khí cơ bừng bừng phấn chấn, một luồng khí tức vô cùng hừng hực, bá đạo khoa trương tiêu tán, ầm vang bốc lên!

Đó như một tòa núi lửa hư ảo từ từ bay lên, khí tức thuộc về "Bản nguyên"

"Hỏa" không giữ lại chút nào thả ra, trong chốc lát đã có khí thế đốt sạch thiên địa!

Bùi Lăng ngẩn ngơ, "Bản nguyên"

"Hỏa"?

Đây là "Bản nguyên" do bộ tộc Kim Ô nắm giữ mới đúng!

Đang nghĩ ngợi, khí tức quanh người "Hồn Nghi" đột nhiên chuyển biến, sóng nhiệt cuồn cuộn rút đi, bá đạo khoa trương tiêu tán, thay vào đó là một luồng khí tức nhu hòa tới cực điểm, cũng bành trướng tới cực điểm! Trên sa mạc hoang vu, chỉ một thoáng lấy đó làm trung tâm sinh trưởng ra đủ loại hoa dại cỏ dại, khí tức ướt sũng thấm vào đất cát, một luồng sinh cơ mạnh mẽ đặc biệt thuộc về sinh linh tản ra, lặng yên tản khắp. Trong hư không dâng lên thủy triều to lớn, trong lúc cuồn cuộn ầm vang rung động, lũ lụt mãnh liệt như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới.

Đây là "Bản nguyên"

"Thủy"!

Ngay sau đó, hơi nước tan thành mây khói, kiếm ý lạnh thấu xương rào rào ngút trời!

Kiếm ảnh to lớn bay lên từ sau lưng "Hồn Nghi", mỗi một tấc kiếm ảnh đều như ngưng tụ từ ngàn vạn phi kiếm nhỏ bé, lưỡi đao lít nha lít nhít hội tụ cuồn cuộn, có ý cắt chém muôn phương, chém hết chúng sinh.

Đây là "Bản nguyên"

"Kiếm"!

Ngay sau đó, kiếm ảnh như hoa trong gương, trăng trong nước hơi rung động, lại hóa thành đạo ảnh leng keng. Trường đao đứng thẳng giữa thiên địa, không chút kiêng dè tản ra ý bạo ngược.

Từng đao rét lạnh sáng tắt như sấm đình, dường như chỉ nhìn từ xa đã khiến đạo thể thần hồn bị chôn vùi hoàn toàn...

"Bản nguyên"

"Đao"!

"Hồn Nghi" nhẹ vung ống tay áo, khí tức kiềm chế, khôi phục như thường, nàng rất bình tĩnh nói với Bùi Lăng:

"Nhục thân, tu vi của bản đế ở phương huyễn cảnh này quá thấp"

"Một lần chỉ có thể có được một đầu Bản nguyên"

"Thế nhưng, chỉ đối phó tiên hạ đẳng Không Mông kia cũng hoàn toàn đầy đủ"

"Đợi chút nữa tiên hạ đẳng Không Mông độ xong đạo kiếp, bản để tìm một chỗ dạy dỗ nàng một trận thật tốt"

"Tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng"

"Nhất định phải để nàng biết sự uy nghiêm của bản đế!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn đã biết "Từ không sinh có" của Vô Thủy sơn trang là pháp tắc mạnh nhất ở Bàn Nhai giới.

Nhưng Đại Thừa tu luyện đầu pháp tắc này, sau khi tu vi đạt tới tám mươi mốt kiếp, ngay cả "Bản nguyên" cũng có thể đột nhiên tạo ra?

Lúc đang suy nghĩ, nghe được câu nói kế tiếp của "Hồn Nghi", hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này lời lẽ chính nghĩa nói: "Hồn Nghi đạo hữu, chúng ta đường đường là Tiên Đế"

"Đối mặt với một tiên hạ đẳng, nếu tự mình ra tay trực tiếp đấu pháp, lại làm mất thể thống của Tiên Đế "Dù thắng cũng chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, không có chút ý nghĩa nào.

"Một khi truyền ra ngoài, để Tiên Đế khác biết, e rằng sẽ làm trò cười cho người ta.."

Nghe vậy, "Hồn Nghi" rất đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Đã vậy, bản để không so đo với tiên hạ đẳng bình thường này.

"Chờ chút nữa nàng độ xong đạo kiếp, bản để không tự mình ra tay dạy dỗ nàng"

"Thế nhưng, loại tiên hạ đẳng không biết tôn ti này, nếu nhẹ nhàng buông tha cũng không ổn"

"Theo ý kiến của Bùi tiên đế, không biết nên làm thế nào để nàng nhớ lâu một chút mới được?" Bùi Lăng không chút nghĩ ngợi truyền âm nói: "Ba người chúng ta cùng nhau thôi diễn huyễn cảnh là đủ.."

1109 chữ

Chương 2964: Nói có là có! (3)

Lúc hai người đang nói chuyện, một đạo kiếp lôi đặc biệt thô to ầm vang đánh xuống, điện quang màu tím hắt vẫy thiên địa, chiếu bóng tối thành ban ngày như là hoa quỳnh đột nhiên nở rộ. Ngay sau đó, đám mây kiềm chế, kiếp lực cuồn cuộn, ầm vang nổ tung bên trong chín cột trụ!

Một bóng dáng váy cẩm tú, máu đào vẩy xuống trời cao, tóc mai rối tung, trông như chật vật lại khí tức đại thịnh, đôi mắt sáng sáng rực như điện, cao ngạo đạp không mà đứng!

"Không Mông" đã độ xong tất cả đạo kiếp!

Rất nhiều kiếp lực tiêu tán bên trong chín cột trụ tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng khôi phục thương thế cực kỳ nặng nề cho nàng.

"Tốt! !!" Đám Đại Thừa nhân tộc Cự nhìn tình cảnh này, đều vẻ mặt kích động, nhao nhao vỗ tay khen tốt.

Thất tươi cười: "Không Mông, chúc mừng!"

"Chúc mừng Không Mông! Thiên thu vạn đại, đều ở tộc ta!"

Giống với lúc "Hồn Nghi" bổ sung đủ nội tình vừa rồi, lúc này tất cả nhân tộc đều thật tâm thật ý chúc mừng "Không Mông", cảm xúc vui sướng như nước chảy, trùng điệp chảy xuôi trên sa mạc tối tăm.

Giữa không trung, tất cả u lãnh, hỗn loạn, âm u... Quanh người "Không Mông" đều thu liễm, khuôn mặt tuyệt mỹ khôi phục như lúc ban đầu, một vòng ý hoàn mỹ lặng yên lưu chuyển quanh người nàng.

Đôi mắt sáng đảo qua quanh mình, "Không Mông" khẽ gật đầu, không nói gì với rất nhiều lời chúc của Đại Thừa nhân tộc, ánh mắt lại lướt qua đám người, nhìn ra phía sau.

Nàng lập tức thấy được Bùi Lăng huyền bào vác đao, cùng nữ tu áo đậm tóc trắng bên cạnh Bùi Lăng. Không do dự chút nào, "Không Mông" bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, nhanh chóng nói: "Ta muốn chữa thương"

Bùi Lăng lập tức gật đầu nói: "Xin Không Mông tiền bối yên tâm khôi phục, ta ở chỗ này hộ pháp cho tiền bối"

"Không Mông" nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, chợt ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển công pháp, toàn lực luyện hóa kiếp lực còn sót lại.

Sau đó, Bùi Lăng vừa hộ pháp cho "Không Mông", vừa kiên nhẫn chờ đợi.

Từng đội ngũ tiến lên độ kiếp, từng phàm nhân hôi phi yên diệt, lại có từng người sống sót như trái cây mất mùa, lập tức bị thu nạp bắt đầu chữa thương, khôi phục, căn dặn... Đâu vào đấy.

Cuối cùng, đã đến lượt đội ngũ của Bùi Lăng.

Không cần hắn mở miệng, mấy Đại Thừa trong đội ngũ lập tức lấy ra vài đầu tàn tiên loại hươu, loại rắn, loại heo bắt đầu cắt chém huyết nhục, cho phàm nhân ăn, đưa vào giữa chín cột trụ...

Ầm ầm!

Kiếp lôi ngột ngạt tiếng vang thật lớn, chấn động phương thiên địa này.

Phàm nhân trong đội ngũ tự phát sắp xếp thành đội, lần lượt tiến lên độ kiếp.

Sau từng tiếng lỗi âm, có thành công, có thất bại... Phàm nhân thành công đều bị Đại Thừa cách không hút đến bên người, lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo chăm sóc.

Sau một khoảng thời gian, tất cả phàm nhân trong đội ngũ cũng đã hoàn thành độ kiếp.

Bên cạnh Bùi Lăng, số phàm nhân nhập đạo gần trăm.

So với số phàm nhân do hai nhóm thôn trước đưa tới, nhóm phàm nhân thứ ba này, dù là tư chất hay tâm tính đều là đối tượng tốt nhất.

Tỉ lệ bọn họ thành công nhập đạo cao hơn phàm nhân trước đó rất nhiều.

Ngay lúc những phàm nhân này khôi phục, mấy đội ngũ đến sau Bùi Lăng cũng bắt đầu sắp xếp phàm nhân được bọn họ hộ tống tiến lên độ kiếp.

Trong bóng tối, thời gian lặng yên trôi qua.

Đột nhiên, một Đại Thừa lớn tuổi trầm thấp hỏi: "Phàm nhân đều đã nhập đạo, có Đại Thừa còn chưa phải tám mươi mốt kiếp muốn độ kiếp không?"

Bên ngoài chín cột trụ, đám người đen nghịt đều im lặng không có tiếng động.

Ngoại trừ "Không Mông" và "Hồn Nghi", hiện tại nơi đây xuất hiện rất nhiều Đại Thừa, còn có rất nhiều tu sĩ bốn mươi chín kiếp, sáu mươi bốn kiếp.

Chỉ có điều, khác với hai người trước đó từng bước một tu luyện ra, toàn bộ những Đại Thừa này đều thông qua dùng ăn huyết nhục Đọa Tiên và thiên kiếp chế tạo ra.

Lúc trước chưa thể bước vào tám mươi mốt kiếp, tất nhiên hiện tại cũng như vậy.

Trong sự im lặng kia, tên Đại Thừa lớn tuổi kia chờ đợi giây lát, không thấy có bất kỳ người nào đáp lại, tiếp tục nói: "Nếu không có, tiếp theo sẽ bắt đầu Trúc Cơ kiếp"

Đám người tiếp tục im lặng.

Ở vị trí đằng sau, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chín cột trụ che trời cùng quan tài huyết sắc chìm nổi trong đó, truyền âm nói: "Tiếp theo, ta còn có chuyện muốn làm, không thể ở lại nơi này mãi"

"Chờ Không Mông tiền bối khôi phục, ba người chúng ta cùng nhau rời đi"

"Hồn Nghi" thản nhiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Dù sao đều là huyễn cảnh, nàng cũng không có việc gì phải làm nếu Bùi tiên đế đã mời, đồng ý cũng không sao.

Thấy không có Đại Thừa khác cần độ kiếp, tên Đại Thừa lớn tuổi kia khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt như điện quét ngang toàn trường, trầm giọng nói: "Tiếp theo bắt đầu Trúc Cơ kiếp!"

Tiếng nói đã rơi xuống, tất cả phàm nhân vừa nhập đạo lập tức bị một luồng lực lượng nhu hòa kéo vào trong chín cột trụ!

Ngay sau đó, huyết nhục tàn tiên do từng nhánh đội ngũ mang tới cũng bị lực lượng lớn nâng lên, cuốn lên không trung.

Soạt!

Một tiếng vang lớn, xác tất cả tàn tiên đều bị lực lượng cuồn cuộn xoắn thành bọt máu, trong chớp mắt hóa thành huyết vũ nhao nhao, bay lả tả xuống, rót khắp cả mặt mũi rất nhiều nhân tộc nhập đạo trong chín cột trụ.

1118 chữ

Chương 2965: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao

Khí tức âm u lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa, tà ác... Khủng bố, ầm vang bộc phát!

Tất cả nhân tộc nhập đạo đều không bị khống chế bắt đầu nhiễu sóng.

Nhưng cùng lúc đó, kiếp vẫn phía trên chín cột trụ nhanh chóng hội tụ, thiên uy huy hoàng tản khắp, khí tức chí dương chí cương như cự chưởng vô hình hung hăng đè xuống.

Ầm ầm! !

Điện quang tím xanh lại lên, lôi đình cuồn cuộn rơi xuống.

Trong chín cột trụ, huyết nhục văng tung tóe, từng nhân tộc ngã xuống, từng nhân tộc khí tức tăng vọt...

Bùi Lăng yên tĩnh nhìn tình cảnh này, thiên kiếp, tàn tiên chế tạo ra rất nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp... Ngoại trừ cái đó ra, hiện tại nhân tộc tiên nhân cũng có rất nhiều. Hơn nữa, tất cả nhân tộc tiên nhân đều đi con đường làm trái thiên cương...

Mặc dù có đường tắt như này, cuối cùng số lượng người chân chính có thể thành tiên không nhiều, nhưng so sánh với nhân tộc từng bước một tu luyện lên từ Luyện Khí kỳ ở hậu thế, hiện tại nhân tộc có thể thành tiên đã là một số lượng rất khủng bố.

Bàn Nhai giới hậu thế, toàn bộ thiên hạ cộng lại, một thời đại nhiều nhất cũng chỉ có chín người thành tiên mà thôi!

Đồng thời, đều trở thành tán tiên tầng dưới chót nhất!

Hiện tại nhân tộc cường đại chưa từng có, lại chỉ là một trận thí nghiệm của "Yếm Khư" tiên tôn... Ngay lúc đang suy nghĩ sâu xa, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình hơi mơ hồ. Hắn vô thức hơi chớp mắt, lúc lại mở ra, đã thấy bóng tối xung quanh diệt hết, sa mạc hoang vu biến mất không thấy ánh sáng, trước mặt là quảng điện bày biện hoa mỹ, "Hồn Nghi" và "Không Mông" đứng bên cạnh đều không có chút dấu vết nào, cách đó không xa có một bóng đen không nhúc nhích đứng đấy, tử khí quanh người dày đặc, lại là "Họa"!

Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên thềm son phía trước là vương tọa nguy nga, Tiên Tôn trùng đồng rủ xuống tai ngồi ngay thẳng trên đó.

"Ly La" bình thản nói: "Ngươi đã tỉnh"

Chín tầng tiên cung, chạm khắc dây cành cheo leo.

Ngọc lan quỳnh chi óng ánh sáng chói, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng.

Trong thiền điện tuyết trắng nhàu kim, san hô bày ra, minh châu từng đống, có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi như ban ngày.

Trên thềm son, bóng dáng cao lớn yên tĩnh ngồi đó, khí tức của hắn ta mờ mịt hư ảo như chỉ là một vòng huyễn ảnh, lại như mênh mông cuồn cuộn, sâu không lường được.

"Ly La" tiên tôn!

Nhìn tình cảnh rất rõ ràng trước mặt, toàn bộ thân thể Bùi Lăng lập tức cứng đờ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, kỳ hạn ba ngày đã đến!

Thế nhưng...

Tỉnh?

Đây là ý gì?

Ngay lúc hắn đang nhanh chóng suy nghĩ, trên vương tọa thuần trắng trên đầu, vẻ mặt "Ly La" bình thản, chậm rãi mở miệng: "Thái Sơ kỷ cương, chân thuần chư thiên "Thiên cương là âm dương chưa biến, vô quang vô tượng, vô hình vô danh, thần chi bắt đầu mà không thấy khí, lại đã tồn tại"

"Là căn bản của chư thiên vạn giới.

"Cũng là căn cứ để chúng sinh vạn vật tồn tại và vận chuyển "Tuân thủ trật tự thiên cương chính là thuận theo thiên mệnh, hành động này có ích cho chư thiên vạn giới, có ích cho bản thân, chính là thân hòa đại đạo, thể ngộ Thiên Tâm, cảm giác đường hoàng chỉ đạo Thái Tố"

"Làm trái trật tự thiên cương là nghịch thiên mà đi, hành động này là đối địch với chư thiên vạn giới, cùng kẻ địch của bản thân, rời bỏ thiên đạo, đọa hóa nguồn gốc, là khinh nhờn đại đạo!"

"Nên giết! Nên chém! Nên diệt!"

"Sinh tử thoải mái, thế sự đủ loại, chỉ là một giấc chiêm bao"

"Chư thiên vạn giới, vạn sự vạn vật đều ở trong thiên cương"

"Ngươi đã tỉnh mộng nhưng lại không biết hiện tại muốn theo bản tôn tiến về Kiến Mộc, đăng nhập tiên đồ, quay về năm tháng ban đầu, hay là ba ngày sau lại đưa ra quyết định?"

Mộng?

Ba ngày sau?

Bùi Lăng nghe vậy, vô thức khẽ giật mình.

Sau đó lập tức nghĩ đến, ba ngày trước hắn bị "Ly La" tiên tôn đưa đến nơi đây, vốn tưởng phải giúp đỡ vị Tiên Tôn này truy tra vị trí thiên kiếp, nhưng không ngờ đôi bên triển khai một trận luận đạo ở chỗ này.

Lúc đó, "Ly La" tiên tôn từng nói, hắn không cần làm gì, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi trong toà thiền điện này ba ngày là được!

Sau đó, lúc hắn nghe ngóng việc ván cờ từ vị Tiên Tôn này, đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ không cách nào kiềm chế, cuối cùng trong vô thức trực tiếp ngủ thiếp đi...

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng hơi nghiêm nghị.

Đủ chuyện trải qua trong ba ngày này, toàn bộ đều là một giấc mộng sau khi hắn ngủ?

Hắn nhanh chóng nhìn quanh mình, trên bình phong chỗ cửa điện, núi xanh vẫn tĩnh mịch, thủy lam quanh quẩn, cảnh tượng, vị trí không khác gì lúc đó hắn đã thấy.

Dòng nước róc rách chảy xuôi, giọt nước bắn tung toé, đá ngầm ven bờ ướt nhẹp, vết ướt uốn lượn chưa hoàn toàn khô cạn.

San hô xen lẫn như rừng rậm, ngọn cây có từng viên minh châu tỏa ra vầng sáng nhu hòa, không khác gì với lúc hắn đã thấy khi vào điện.

Ngay cả "Họa" cách đó không xa, đêm ngày ám ảnh, hình dạng chi tiết cũng không có chút khác thường nào...

Hắn ta vẫn luôn ở trong tòa thiền điện này?

Hiện tại vừa tỉnh lại?

Đây là chuyện không có khả năng Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, nếu tất cả thật sự chỉ là một giấc chiêm bao, vậy hệ thống thăng cấp lại là xảy ra chuyện gì?

Hơn nữa, hệ thống còn thu nhận sử dụng thành quả cải tiến tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này từ chỗ "Yếm Khư" tiên tôn...

1102 chữ

Chương 2966: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (2)

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng chợt phát hiện hệ thống thật sự đã thu nhận sử dụng thành quả cải tiến của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này.

Nhưng dù như thế nào hắn cũng không nhớ nổi, bất kỳ một câu khẩu quyết và chi tiết nào của tiên thuật này...

Nếu không phải hắn nhìn thấy tiên thuật này treo sáng loáng ở trên màn hình của hệ thống, hắn sẽ tưởng tiên thuật này căn bản không tồn tại.

Tất cả chỉ là một phán đoán của hắn!

Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là thủ đoạn nào đó của "Ly La" tiên tôn!

Về phần "Ly La" tiên tôn nói tới ba ngày sau...

Đối phương dùng định "Quả" tìm "Nhân"?

Định "Quả" tìm "Nhân" vốn là thủ đoạn chiêu bài của thần mộc Phù Tang.

Nhưng tu vi đạt tới cảnh giới Tiên Vương, tất cả tiên thuật, pháp tắc, "Bản nguyên", đại đạo... Trong một phương giới thiên đều có thể tùy ý sử dụng Tiên Tôn phía trên Tiên Vương lại càng là như vậy!

Đừng nói đến thủ đoạn của tam đại thần mộc, dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chư thiên vạn giới... Tất cả trong thiên cương đều thuộc về "Ly La" tiên tôn chưởng quản Hiện tại, "Ly La" tiên tôn dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng không thấy bất ngờ!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng đã tỉnh táo lại.

Hắn không phản bác "Ly La" tiên tôn, mà rất cung kính nói: "Làm phiền Tiên Tôn tiền bối hạ cố hỏi đến, hiện tại vãn bối có mấy vấn đề rất khó hiểu, không biết Ly La tiên tôn tiền bối có thể bớt chút thì giờ giải thích cho vãn bối hay không?"

Hiện tại "Ly La" tiên tôn để hắn đưa ra lựa chọn, nếu hắn không chọn con đường của "Ly La" tiên tôn, chắc chắn phải chết!

Nhưng nếu chọn "Ly La" tiên tôn...

Bên "Yếm Khư" tiên tôn tuyệt đối không buông tha cho hắn!

Hiện tại hắn chưa thành tiên, thực lực có hạn, cuốn vào tranh đấu cấp bậc này chẳng khác gì muốn chết.

Vì vậy, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh thoát khỏi tranh đấu của bốn vị Tiên Tôn này, không muốn liên lụy vào trận tranh đấu của bốn vị này!

Lúc này, vẻ mặt "Ly La" tiên tôn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ta bình thản nói: "Có thể Nghe vậy, Bùi Lăng không do dự chút nào, nhanh chóng nói: "Xin hỏi Tiên Tôn, thời gian bây giờ là ba ngày trước, Vạn Tiên hội vừa kết thúc; hay là ba ngày sau, Ly La tiên tôn tiền bối muốn đưa vãn bối tiến về Kiến Mộc thành tiên?"

Tiếng nói vừa ra, Bùi Lăng lập tức nín thở tập trung, không dám mất tập trung chút nào. Nếu bây giờ là ba ngày trước, vậy có khả năng cực lớn "Ly La" tiên tôn đang dùng định "Quả" tìm "Nhân"

Điều hắn phải làm là nghĩ cách dùng hệ thống đổi "Nhân", thoát thân từ trong tay "Ly La" tiên tôn! Nhưng nếu là ba ngày sau, vậy thì không phải là định "Quả" tìm "Nhân", mà là hắn chưa hề tiếp xúc với thủ đoạn gì...

Muốn thoát thân, phải mời "Yếm Khư" tiên tôn ra tay! "Yếm Khư" tiên tôn đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn khai sáng ra một con đường mới, sẽ cứu hắn một lần!

Sau đó, sẽ sử dụng [Thỉnh Tiên Thuật] để "Yếm Khư" tiên tôn thực hiện hứa hẹn...

Quảng điện ngàn vạn châu quang chiếu rọi, trên thềm son khuôn mặt "Ly La" tiên tôn hoàn mỹ không một tì vết, bình tĩnh như gương, hắn ta lạnh nhạt nói: "Hiện tại đi Kiến Mộc là ba ngày sau; không đi là ba ngày trước.

Nghe như thế, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu ý trong lời nói của "Ly La" tiên tôn.

Bây giờ hắn chọn lựa con đường của "Ly La" tiên tôn, chính là kỳ hạn ba ngày đã đủ, có thể trực tiếp trèo lên Kiến Mộc thành tiên.

Không chọn con đường của "Ly La" tiên tôn, chính là ba ngày lại đến, tất cả bắt đầu lại từ đầu!

Hắn trải qua ba ngày này, dù gặp cái gì, là thật là giả, đều do "Ly La" tiên tôn định đoạt!

"Ly La" tiên tôn nói hiện tại là ba ngày trước, chính là ba ngày trước!

Nói ba ngày sau, chính là ba ngày sau!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng lập tức hạ quyết tâm, chút nữa tình huống không đúng sẽ trực tiếp sử dụng [Thỉnh Tiên Thuật] !

Nghĩ tới đây, hắn hỏi tiếp: "Ly La tiền bối đã từng nói, bàn cờ kia có thể giúp vãn bối thoát thân, vậy nhanh chóng thoát thân là được.

"Nếu vãn bối theo tiền bối leo lên Kiến Mộc, có thể thật sự thoát thân mà ra như vậy không?"

"Ly La" bình tĩnh nói: "Vạn vật có thứ tự, chỉ có thể vào Phù Sinh kỳ cục một lần.

"Chỉ cần rời khỏi bàn cờ, tất nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng từ ván cờ"

"Thế nhưng, ngươi làm trái thiên cương quá nhiều, tình huống đặc thù"

"Dù quay về năm tháng ban đầu, cũng không thể thoát thân từ trong thiên đạo thiên cương"

"Đương nhiên, ngươi có công trong chuyện tìm kiếm thiên kiếp này"

"Bản tôn sẽ cho ngươi cơ hội để sau này ngươi chuyên ti duy trì trật tự thiên cương, lấy công chuộc tội"

"Chỉ cần ngươi hoàn toàn thay đổi, hối cải để làm người mới, cũng có thể tiến thêm một bước!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, "Ly La" tiên tôn lại không có bất kỳ giấu giếm gì.

Nếu hắn chọn con đường của "Ly La" tiên tôn, có thể thoát thân từ Phù Sinh kỳ cục nhưng sẽ rơi vào trận tranh đấu của hai vị Tiên Tôn là "Ly La" và "Yếm Khư" này...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Tiền bối, còn mấy vị trí Tiên Tôn đang trống?"

Vấn đề này là Nhân Vương Chung Quỳ Liệt muốn hắn hỏi "Yếm Khư" tiên tôn.

Nhân Vương Chung Quỳ Liệt cho biết có ba vị trí Tiên Tôn còn trống.

1093 chữ

Chương 2967: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (3)

Nhưng khi đó theo Đại Nhật Kim Ô Tình Hi tiến về thế giới "Vô Tự", yết kiến "Yếm Khư" tiên tôn, đáp án của "Yếm Khư" tiên tôn lại chỉ có hai cái!

Hơn nữa, hai vị trí còn trống này hoàn toàn không liên quan đến vị trí trống mà Nhân Vương Chung Quỳ Liệt đang nghĩ.

Hiện tại đã đứng trước mặt "Ly La" tiên tôn, đương nhiên hắn muốn xác nhận một chút.

Ngoài ra, nếu "Ly La" tiên tôn có kiên nhẫn, hắn còn muốn hỏi một câu nữa, Kim Ô tộc, Long tộc, U Minh chi chủ... Vì sao không thể thành Tôn?

Trên vương tọa thuần trắng, "Ly La" tiên tôn yên tĩnh ngồi đó, giọng hắn ta mờ mịt lạnh nhạt: "Vị trí Tiên Tôn, từ Thái Sơ đến nay chỉ có bốn cái"

"Chưa từng có vị trí trống"

"Tiên Vương chính là đỉnh phong của toàn bộ sinh linh và người chết giữa chư thiên vạn giới"

"Còn ngươi có tiềm chất thành tựu Vương"

Không có vị trí Tiên Tôn còn trống? !

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình!

Cách nói của "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn hoàn toàn không giống nhau!

Đây là có chuyện gì?

Vị trí Tiên Tôn trong tương lai của hắn, đột nhiên không có?

Bùi Lăng lập tức cau mày, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục sự bình tĩnh.

Vị "Ly La" tiên tôn này thật sự biết đổi trắng thay đen!

Lúc bắt đầu, đối phương đã khiến "Quá khứ" trở thành "Hiện tại"; lại coi "Hiện tại" trở thành "Tương lai", đã vô cùng hoang đường!

Vào lúc này, lại còn muốn ăn không nói có cướp mất vị trí Tiên Tôn của hắn...

Việc này liên quan đến tiền đồ đại đạo của hắn, tuyệt đối không thể để hắn ta thành công!

Nếu không, vị trí Tiên Tôn của hắn thật sự không có!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bỗng nhiên lại hỏi: "Ly La tiên tôn tiền bối đã tìm được vị trí thiên kiếp chưa?"

Ba ngày trước, hắn bất đắc dĩ triệu hồi ra thiên kiếp trên Vạn Tiên hội, lại bị "Ly La" tiên tôn cưỡng ép thu đi.

Sau đó "Ly La" tiên tôn còn công bố, có thể dựa vào chút thiên kiếp này trực tiếp thôi diễn ra vị trí hoàn chỉnh của thiên kiếp..

Hơn nữa, hắn vừa thấy thiên kiếp bị phong ấn ở chốn hỗn độn...

Hiện tại, chắc chắn "Ly La" tiên tôn đã biết vị trí của thiên kiếp!

Hiện tại hắn cố ý hỏi như vậy, chỉ vì đòi chút công lao của mình, có thể thuận tiện hỏi vấn đề tiếp theo...

Trong tiếng nước chảy róc rách, "Ly La" tiên tôn bình thản nhẹ gật đầu.

Thế là, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Ly La tiền bối đúng là Tiên Tôn đại năng"

"Lần này chư thiên vạn giới, vô số tiên nhân hạ giới, đi khắp mọi nơi truy tra tung tích thiên kiếp, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, không tìm ra manh mối"

"Cho dù Đại Nhật Kim Ô chiếu sáng muôn phương, mỗi ban ngày đều tuần sát khắp nơi; cho dù Long tộc chấp chưởng chúng nước, lúc mưa xuống cũng xem xét hết mặt đất. Nhưng đại tộc như thế dốc lòng tìm kiếm, cũng không có bất kỳ manh mối gì"

"Việc lớn như vậy vẫn cần Ly La tiên tôn tự mình ra tay, chỉ một lần Vạn Tiên hội đã định ra đại cục!"

"Nghĩ đến, dù không có vãn bối lấy thân thể phàm nhân ngồi vào tiên hội, chắc chắn Tiên Tôn cũng có thể tìm về thiên kiếp, giúp đỡ chính thống!"

"Chỉ có điều.."

"Sự xuất hiện của vãn bối, nhiều ít gì cũng tiết kiệm một chút thời gian cho Tiên Tôn "Lấy thân thể phàm nhân của vãn bối lập xuống công lao như này, Tiên Tôn xưa nay công chính, không biết có thể truyền thụ một trăm môn tiên thuật tuân thủ thiên cương thiên kỷ, để cho vãn bối phòng thân?"

"Ly La" tiên tôn bình tĩnh nói: "Có thể Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng cực kỳ vui mừng, lập tức tiếng nói dõng dạc, âm vang hữu lực nói: "Đa tạ Ly La tiên tôn tiền bối."

Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, tiếng nói rộng lớn của "Ly La" tiên tôn đã nói tiếp: "Tất cả tiên thuật tuân thủ thiên cương thiên kỷ, đầu thứ nhất...

"Thành tiên trước!"

Tiếng nói vừa dứt, cả tòa quảng điện lập tức nhòe đi.

Bốn vách tường thuần trắng nhàu kim, đỉnh điện hoa mỹ to lớn, san hô đại thụ, minh châu trong sáng, núi xanh lồng lộng nước chảy róc rách sau bình phong, lan can bạch ngọc... Tất cả bên trong tiên cung như huyễn ảnh thoáng cái biến mất không thấy gì nữa.

Thứ xuất hiện trước mặt Bùi Lăng là một gốc cự mộc nguy nga rộng lớn!

Nó do chín sợi dây leo vô cùng hùng vĩ to lớn quấn quanh xoắn vào nhau tạo thành, không giống với cự mộc bình thường thẳng tắp trong mây, gốc cự mộc trước mắt giống như thân thể Chân Long, xoay quanh uốn lượn, uốn lượn vào vòm trời.

Từng tầng mây mù quanh quẩn quanh người hắn, phong lôi mưa điện thấm vào thân cây, cành lá đông đúc um tùm như vạn dãy núi khuyết, cuồn cuộn như biển, phun trào trong hư không.

Đỏ hồng, thu hương, xanh biếc, vàng nhạt... Màu sắc bốn mùa rực rỡ hiện ra.

Vỏ cây thô ráp tang thương chập trùng giữa núi và cốc; nước mưa hội tụ, dòng nước nhỏ xuống thành thác nước hồ nước; hơi nước mông lung, mờ mịt đong đưa, chiết xạ ra ngàn vạn cầu vồng, hải thị thận lâu.

Vô số hoa lạ cỏ ngọc lượn quanh theo gió, thấp thoáng đại đạo quanh co, phù diêu trong mây.

Có Tiên cung xa xăm sáng tắt trong núi mây biển sương.

Ngũ thải lấp lánh, thụy khí lẫm liệt, chiếu rọi vạn dặm, lướt ngang thiên địa.

Đây là Kiến Mộc Lúc thành chủ Uyển thành trong U Đô mười ba thành thi triển tiên thuật trong [Vô Sinh giới vực], Bùi Lăng từng thấy dáng vẻ của Kiến Mộc.

1120 chữ

Chương 2968: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (4)

Lúc này, phía dưới Kiến Mộc có vô số tiên nhân khép tay áo mà đứng, chen chúc ra trên con đường thành tiên ở phía trên Kiến Mộc.

Trên đám mây xa xôi, lầu gác Tiên cung sáng tắt, từng tiên nga váy dài bồng bềnh, đôi mắt sáng đầy nước hoặc cánh tay cầm giỏ ngọc, tay nâng linh hoa; hoặc cầm sáo ngọc trong tay, đặt nhẹ lên môi son; hoặc ôm ấp tì bà, bàn tay trắng nõn gảy dây đán...

Chúng tiên nga đều tiên tư dật mạo, dáng điệu uyển chuyển, bay lượn như bướm, rong chơi trong mây, tiên nhạc mờ mịt truyền đến từ trong mây, réo rắt sục sôi, làm sinh linh nhiệt huyết sôi trào như không kịp chờ đợi leo lên Kiến Mộc cởi phàm thành tiên!

Lúc này, giọng "Ly La" tiên tôn lại vang lên: "Ngươi đưa ra quyết định chính xác nhất"

"Đừng để bản tôn thất vọng!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không có bất kỳ nghi ngờ gì cất bước, vượt qua con đường rất nhiều tiên nhân chen chúc, đạp lên đại đạo phía trên Kiến Mộc, leo lên phía trên.

Ngay chớp mắt hắn đạp vào Kiến Mộc, tiên lực trong cơ thể ầm vang dao động!

Một luồng mờ mịt, cao xa như hạt giống ngày xuân bắt đầu rung động, nảy mầm...

Từng đạo thanh khí thuần túy cô đọng lặng yên hiện ra sau người, như muốn chân chính ngưng tụ thành hình...

Trong lòng Bùi Lăng hoảng sợ, hắn muốn dừng lại nhưng thân thể lại không nghe sai khiến!

Không!

Không phải thân thể không nghe sai khiến!

Thân thể vẫn bị hắn khống chế, không có bất kỳ ngoại lực nào điều khiển hắn, trạng thái thần hồn của hắn cũng không chịu bất kỳ sự mê hoặc gì, nhưng chẳng biết tại sao lại không dừng được!

Đây rất giống với tình huống hắn đã đồng ý leo lên Kiến Mộc thành tiên! Không kịp nghĩ nhiều, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện...

Hắn còn chưa đọc lên thủ đoạn cần uỷ thác, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên trước một bước: "Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ ba: [Thiên đạo chính thống] mở ra...

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu chứng đạo cho ngài...

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, cảnh tượng quanh mình lại một lần nữa ầm vang biến hóa!

Tiên cung, tiên nga, Kiến Mộc, tiên nhân... Đều tan thành mây khói!

Một tòa quảng điện quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn.

Nguy nga rộng lớn trông như hoa mỹ tự phụ, nhưng sau khi xem kỹ cả tòa cung điện như mỗi giờ mỗi khắc không ngừng ngọ nguậy, biến ảo, tràn đầy khí tức khủng bố lớn, tai họa lớn, lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa...

Dày đặc như thực chất!

Đây là thế giới "Vô Tự", cung điện của "Yếm Khư" tiên tôn!

Lúc này, phía trên thềm son, "Yếm Khư" tiên tôn cung trang đỏ hồng khép tay áo mà ngồi, đôi mắt thuần trắng trong sáng như ánh trăng hậu thế đang lẳng lặng nhìn xuống.

Nàng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, khẽ gật đầu nói: "Vừa rồi ngươi leo lên Kiến Mộc cũng là một giấc mộng"

"Hiện tại, ngươi mới thật sự tỉnh lại!"

Hồng hoang.

Huyết nguyệt giữa trời, cô phong như đao.

Dãy núi thác nước như luyện, trong tiếng nước ù ù có cự thạch bằng phẳng trơn bóng như đài cao, đứng sừng sững dưới thác nước.

Một lão giả nhân tộc áo gai giày đen cầm phất trần trong tay, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, hắn ta mày trắng tóc trắng, mặt như trẻ sơ sinh, đôi mắt ôn nhuận bình tĩnh nhìn về phía trên bờ cách đó không xa.

Ý cao xa mờ mịt như mây khói vô hình, quanh quẩn quanh người lão giả.

Lúc này, trên bờ đá ngầm từng đống, từng Đại Thừa nhân tộc phong trần mệt mỏi ngồi xếp bằng.

Những Đại Thừa này nam nữ già trẻ đều có, phần lớn vạt áo nhuốm máu, áo bào tàn tạ, sát ý hung lệ trên dưới cả người chưa hoàn toàn kiềm chế, hiển nhiên vừa trải qua một trận đại chiến. Trong đám người, "Cô Miểu" hơi cụp mắt, nhìn kiếm bản mệnh trên đầu gối của mình.

Thân kiếm ảm đạm không ánh sáng, vết rạn ngổn ngang lộn xộn trải rộng như một hơi thổi qua có thể khiến nó chôn vùi từng khúc.

Ửng đỏ như nước, lưu chiếu khắp mặt đất.

Từng vân triện vàng ròng sáng tắt trong vùng hư không này, như đông đảo nhân tộc và toàn bộ thiên địa, lặng yên tán ra.

Bỗng nhiên, lão giả nhân tộc trên đài cao chậm rãi mở miệng: "Hiện tại tộc ta có vô số cách thành tiên"

"Mỗi một cách đều quay lưng về phía thiên cương"

"Lúc mới bắt đầu là nuốt huyết nhục tiên nhân"

"Cách này hiệu quả nhanh chóng nhất, nhưng cũng hung hiểm nhất!"

"Cho đến tận nay, số tồn tại dùng cách này thành tiên, không đủ một bàn tay"

"Những người còn lại đều không thể ngăn cản ý chí kinh khủng trong huyết nhục tiên nhân xung kích, đọa hóa thành tàn tiên, từ đây ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết giết chóc, không có chút lý trí nào"

"Sau đó, cách ăn tiên diễn biến thành nuốt thần hồn tiên nhân, nuốt đạo cốt tiên nhân, nuốt Bản nguyên tiên nhân...

"Thế nhưng, những cách thành tiên này đều có đủ loại thiếu hụt"

"Số lượng tiên nhân dùng cách này thành tiên, từ đầu đến cuối có hạn"

"Phần lớn nhân tộc, lúc thăng tiên đều cửu tử nhất sinh "Hoặc bị tiên lực cuồn cuộn của tiên nhân lấp đầy bạo thể mà chết; hoặc bị ý chí tiên nhân đồng hóa; hoặc không thể tới lúc cân bằng Vô Cấu và Hỗn Độn, hóa thành tàn tiên"

"Tổ tiên chịu đựng qua năm tháng gian nan nhất, vạn tộc cũng chưa từng chú ý tới tộc ta, bọn họ nghiên cứu, cải thiện nhiều đời, cách thành tiên của tộc ta cũng có thể không ngừng tiến bộ"

"Cho tới bây giờ, cách thành tiên của tộc ta đã không còn là cách ăn tiên đơn giản thô sơ lại tử thương từng đống nữa, mà là hoàn chỉnh thôn phệ tiên nhân ở trong phương diện thiên đạo!"

1109 chữ

Chương 2969: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm

"Loại cách thành tiên này có cách gọi mới"

" [Tẩy Tiên} !"

Nói đến đây, ánh mắt lão giả đảo qua trước mặt tất cả Đại Thừa nhân tộc, trầm giọng nói, "Lần này số lượng tộc nhân thành tiên không ít "Tiếp theo, liên quan tới trình tự [Tẩy Tiên], phải dùng tâm nghe, dùng tâm nhớ "Không thể có bất kỳ sơ sót gì!"

Tất cả Đại Thừa lập tức nghiêm nghị đáp: "Vâng"

"Cô Miểu" ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, trong mắt cũng đầy nghiêm túc.

Trong đoạn năm tháng hồng hoang này, cách thành tiên của tất cả nhân tộc đều không liên quan với Kiến Mộc, rõ ràng đi con đường làm trái thiên cương!

Thế nhưng, lúc này đối với hắn ta, có làm trái thiên cương hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là thành tiên!

Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ", Cửu Nghi sơn "Tượng Tái" có tu vi giống hắn ta, chỉ vì một nhiệm vụ trong đoạn năm tháng này, đã im hơi lặng tiếng vẫn lạc!

Không thành tiên đều là sâu kiến Nếu không phải lần này thực lực của người dẫn đường tiên lộ đủ mạnh, chỉ sợ tất cả Đại Thừa bao gồm cả hắn ta cũng không thể sống qua ngày đầu tiên!

Nhưng ván cờ lần này cũng không thể chỉ dựa vào một mình người dẫn đường tiên lộ.

Dù Bùi Lăng có thực lực mạnh hơn, quân cờ ít hơn chín người cũng thất bại!

Bởi vậy, hiện tại mặc kệ cái giá phải trả như thế nào, hắn ta phải thành tiên trước!

Chỉ có cởi phàm thành tiên, ở nơi bốn bề nguy hiểm, trong năm tháng hồng hoang từng bước phải chết, mới có sức tự cơ bản nhất vệ Ngay lúc "Cô Miểu" nhanh chóng suy nghĩ, lão giả trên đài cao nói tiếp: "Cái gọi là [Tẩy Tiên], chính là thông qua một loạt thủ đoạn và quá trình làm trái thiên cương, lấy tiên vị được thiên đạo công nhận, tiên chức của yêu tộc dị tộc ngoại tộc, danh chính ngôn thuận để tộc nhân tộc ta nắm trong tay!"

"Loại cách thành tiên này, không ăn miếng thịt đầm đìa máu của tiên nhân, lại càng an toàn hơn trực tiếp nuốt xuống tiên nhân "Thế nhưng, tất cả trình tự đều phải dựa theo một cách cố định.

"Hiện tại ngọn núi mà chúng ta đang ở được gọi là Vọng Thê phong!"

"Nơi này từng có điển cố rất chân thực.

"Một vài năm trước, có ngao yêu tiên giống cái đi ra ngoài lịch luyện bị mị tước đánh lén, thân chịu trọng thương, vì tránh né truy sát đã hóa thành một nữ tử nhân tộc dung mạo quê mùa, đi vào một khu dân cư nhân tộc ở Vọng Thê phong "Khu dân cư nhân tộc kia coi nàng là nữ hài mồ côi lưu lạc bên ngoài, rất quan tâm nàng, thấy tuổi tác đã lớn, liền tìm cho nàng một mối hôn sự, là một thanh niên tốt cường tráng chân thành của tộc ta.

"Sau khi thanh niên kia kết làm phu thê với ngao yêu tiên, cũng không so đo nàng lười biếng xấu xí, ngược lại cực kỳ quan tâm nàng"

"Sau thiên trường địa cửu, ngao yêu tiên giống cái dần sinh ra chân tình, cảm thấy tuy nhân tộc không có thiên phú thần thông, cũng không có thiên phú thuật pháp, sinh ra yếu đuối nhưng tình nghĩa thâm hậu không giống trong yêu tộc, cho dù huynh đệ tỷ muội cùng phụ cùng mẫu cũng chỉ biết mạnh được yếu thua, truy tìm đại đạo, giữa đôi bên tẻ nhạt, không có chút tình cảm nào để nói"

"Sau khi thương thế của ngao yêu tiên giống cái chuyển biến tốt đẹp, cũng không nguyện ý rời đi, lại quyết định ở lại nhân tộc, đầu bạc đến già với thanh niên kia"

"Nhưng cả tộc ngao yêu phát hiện nàng du lịch đã lâu không về, lấy bí thuật huyết mạch truy tung đến đây, muốn giết tận nhân tộc, đưa nàng trở về tổ địa"

"Vì bảo vệ trượng phu của mình, cũng vì báo đáp nhân tộc nơi đây, tên ngao yêu tiên giống cái kia thi triển thủ"

đoạn cấm kỵ ngọc đá cùng nát, chém giết ngao yêu tiên truy tung đến đây gần như không còn!"

"Thế nhưng, trải qua chuyện này, ngao yêu tiên giống cái cũng là dầu hết đèn tắt"

"Trước khi nàng thân tử đạo tiêu đã đưa một thân tu vi, cảm ngộ đại đạo, đạo vận tinh huyết, góp nhặt nhiều năm, tiên nhân chi vị, truyền thừa tiên chức đoạt được... Toàn bộ truyền cho phu quân, khắc ghi tình cảm phu thê.

"Phu quân cũng là người si tình, sau khi thăng tiên đã đặt tên ngọn núi này là Vọng Thê phong, cuối cùng cả đời cơ thiếp thành đàn, lại từ đầu đến cuối chưa từng cưới chính thê.."

Lão giả rất cẩn thận kể hết đoạn truyền thuyết này, chợt nhìn quanh, trầm giọng nói, "Tiếp theo sẽ do một Đại Thừa muốn thành tiên đóng vai nhân vật chính nhân tộc trong câu chuyện "Còn yêu tiên hóa thân nữ tử nhân tộc xấu xí trong câu chuyện.."

Hắn ta nhìn chằm chằm dòng nước cuồn cuộn dưới đài cao, lập tức có một đạo khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Ấm vang bốc lên!

Rầm rầm...

Rất nhiều giọt nước hắt vẫy quanh mình, hiện ra một bóng dáng cao ngất.

Cả người hắn ta xanh đen như cóc, bọc mủ có to có nhỏ tràn đầy mắt dọc đỏ hồng, dòng máu tanh hôi không chịu nổi chảy xuôi, có từng tia từng sợi xúc tu lơ lửng ở giữa.

Đây là một đầu tàn tiên!

Chỉ có điều, khuôn mặt hắn ta ngây ngốc, ánh mắt tan rã, sau khi xuất hiện cũng không có ý công kích, dường như đã bị tách ra bản năng giết chóc.

Lão giả từ tốn nói, "Đây chính là ngao yêu tiên giống cái có tình cảm thâm hậu với thanh niên tộc ta, cam nguyện trả giá tất cả vì thanh niên tộc ta, phản bội tộc quần trong câu chuyện "Nghiêm ngặt dựa theo điển cố, đóng vai hoàn thành toàn bộ câu chuyện là có thể chiếm cứ tiên vị của tên tàn tiên này!"

1105 chữ

Chương 2970: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm (2)

Nói xong, hắn ta nhìn qua rất nhiều Đại Thừa, tiếng nói trịnh trọng: "Ai tới trước?"

Tiếng nói vừa dứt, "Cô Miểu" lập tức đứng dậy, tiến lên trước một bước, rào rào nói: "Ta đến!"

Quảng điện hoa mỹ rộng rãi, u lãnh quái đản, vặn vẹo đáng sợ.

Bùi Lăng đứng một mình phía dưới thềm son, nhìn qua cung trang đỏ hồng phía trên bảo tọa cao cao, nghe giọng nói quen thuộc của "Yếm Khư" tiên tôn, hắn lập tức lấy lại tinh thần.

Lại là mộng?

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ.

Chợt, thần niệm của hắn phát hiện Đại Nhật Kim Ô Tình Hi dẫn hắn đến nơi đây đang chờ hắn trên hành lang ngoài điện.

Trong đầu Bùi Lăng lập tức nhớ lại tình cảnh vừa rồi.

Ngay sau khi hắn thể hiện con đường do hệ thống cung cấp cho "Yếm Khư" tiên tôn, "Yếm Khư" tiên tôn đã tiến hành nhận xét.

Sau đó, hắn cũng không biết cái gì, mê man ngủ thiếp đi.

Sau đó nữa...

Hắn rời khỏi toà quảng điện này như thế nào, rời khỏi mảnh thế giới "Vô Tự" này như thế nào, lại không có chút ấn tượng nào!

Từ lúc đó, hắn cũng đã tiến vào mộng cảnh?

Tất cả chuyện xảy ra sau đó đều là một giấc mộng?

Bao gồm đối mặt với "Ly La" tiên tôn cũng là một giấc mộng trong mộng?

Hắn vẫn luôn ở trong tòa quảng điện quái đản đáng sợ này?

Điều này...

Bùi Lăng lập tức vô thức cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn muốn biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào.

Nhưng càng muốn truy tìm căn nguyên như thế, tư duy càng hỗn loạn, trong nơi tối tăm như có vô số hồn phách gào thét vang vọng bén nhọn chói tai, một loại cảm giác điên cuồng, hỗn loạn, đau khổ cực hạn như thủy triều mãnh liệt mà tới, hoàn toàn bao phủ hắn!

Lúc này, "Yếm Khư" tiên tôn từ tốn nói: "Không đi không đến, thái vũ hư tịch"

"Thời khắc hồng mông, hỗn độn truân mông"

"Hỗn độn là mở đầu tất cả, cũng là điểm cuối của tất cả"

"Cái gọi là thiên cương thiên kỷ như hàng rào nuôi dưỡng gia cầm, là lồng giam của chư thiên vạn tộc, trói buộc chúng sinh, không cách nào tiếp tục siêu thoát.

"Thuận là phàm, nghịch là tiên"

"Thiên đạo chân chính là làm trái thiên cương, đánh vỡ cái gọi là kỷ cương này, nghiền nát cái gọi là trật tự, mới có thể nhìn xuyên hư vô, trở về hỗn độn, hiểu rõ nguồn gốc!"

"Tu hành như trăng trong lồng, chiếc lồng lớn hơn, chung quy là trói buộc trùng điệp, cầm tù trong một phòng "Duy chỉ có đánh vỡ lồng giam này, mới có thể thấy rộng rãi một cách chân chính"

"Tiên phàm ở một ý niệm!"

"Trong thiên cương đều là sâu kiến; ngoài thiên cương mới được tự tại"

"Đại mộng đã tỉnh, ngươi có thể đi Tiếng nói vừa dứt, phía trước Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện một con đường uốn lượn.

Con đường tắt này mở trong hư không, không có chút kết nối nào với quảng điện quanh mình, lại rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn.

Đường đi tái nhợt như xây từ xương người, có xúc tu đỏ hồng rêu rao hai bên như là cỏ cây tươi tốt. Quỷ quái, âm tà, sa đọa... Khó mà miêu tả như thủy triều tới lui, lặp đi lặp lại chấn động, nơi xa như cuối cùng đường đi, u lãnh, hắc ám, cuồng loạn vô cùng kinh khủng đập vào mặt.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, tất cả vừa rồi không phải là mộng!

Mà là thủ đoạn do "Yếm Khư" tiên tôn sớm bố trí tốt!

Ngày đó "Yếm Khư" tiên tôn hứa hẹn cứu hắn, có lẽ chính là tình huống hiện tại! Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tư duy của Bùi Lăng lại bắt đầu chìm vào một mảnh cuồng loạn hỗn loạn.

Hắn vội vàng dừng suy nghĩ, trong não vù vù như nước thủy triều, chóp mũi như có máu tươi rì rào rơi xuống, khó khăn lắm mới miễn cưỡng khôi phục sự tỉnh táo.

Nhưng bây giờ tư duy của hắn lung ta lung tung, căn bản không có cách nào suy nghĩ bình thường, thân thể bị hệ thống điều khiển, phản ứng không chậm chút nào.

Trong chớp mắt đường đi tái nhợt xuất hiện, hắn đã trực tiếp cất bước đi về phía trước.

Hắn như đi vào một đầm nước sâu không lường được, lại như rơi vào một tòa vực sâu không đáy.

Ý u lãnh như dòng nước tĩnh mịch, trong nháy mắt đắm chìm vào toàn bộ thể xác hắn, làm thần hồn của hắn lạnh thấu xương.

Bóng tối vô tận, tiếng nói nhỏ điên cuồng, ác niệm, sa đọa, điên cuồng... Tạp niệm như sóng to gió lớn, chớp mắt che phủ đỉnh đầu của hắn.

Xúc tu đỏ hồng, mắt dọc, tà ma... Tất cả vặn vẹo điên đảo chập chờn, hóa thành kỳ quái tràn ngập toàn bộ đường đi.

Khí tức trong cơ thể Bùi Lăng vừa khó khăn lắm mới bình phục lại, lại bắt đầu xao động.

Tiên lực như sôi, tán loạn trong cả người hắn, trong tối tăm có cảm giác bay vút lên không ngừng leo lên, leo lên. Bùi Lăng cảm thấy thân thể mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, dường như chỉ là một bước phóng ra bình thường đã có thể lập tức phi không mà lên, không ngừng phi thăng lên trời cao phía trên.

Cùng lúc đó, trong đôi mắt hắn lưu chuyển ánh sáng màu tím nhàn nhạt ảm đạm.

Lạnh lẽo, hắc ám, sa đọa, điên cuồng... Tiêu tán ra từ toàn bộ thể xác hắn, gào thét quét ngang bốn phương tám hướng.

Lúc này, giọng nói quen thuộc của "Yếm Khư" tiên tôn lại truyền vào trong tại Bùi Lăng: "Đây là đi ra lồng giam, thông hướng đến con đường chân thực.

"Dọc theo con đường này, dù xảy ra cái gì cũng đừng dừng lại, đừng lui lại, đừng quay đầu lại.

"Cho đến khi trông thấy thiên kiếp, là lúc ngươi đánh vỡ gông xiềng, chém ra lồng giam, nhìn thấy chân ngã."

1091 chữ

Chương 2971: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm (3)

"Nhưng đây là con đường của bản tôn"

"Nếu ngươi muốn thành tôn.."

"Trước khi đi hết con đường này, hoàn thành con đường do mình khai sáng!"

"Bùi tiên hữu đừng để bản tôn thất vọng!"

Tiếng nói vừa dứt, trong bóng tối phía trước đột nhiên hiện ra một tòa cung điện thủy tinh óng ánh sáng long lanh, nó nằm trong vạn khoảnh sóng biếc, cùng sóng ánh sáng lăn tăn làm nổi bật lẫn nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh, xa hoa lộng lẫy.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, nhanh chân đi về phía cung điện thủy tinh.

Chẳng mấy chốc, hắn đi vào cửa cung nguy nga, tiến vào trong cung điện.

Nhìn cảnh tượng như đã từng quen biết trước mặt, Bùi Lăng lập tức nhận ra nơi này là cung điện Long tộc!

Ngay sau đó, không có dấu hiệu nào, từng tiên nhân Long tộc, Thủy tộc cầm binh khí, tiên bảo, tiên lục trong tay giết ra, mồm năm miệng mười kêu ầm lên: "Ác tặc đáng chết! Giết hắn!"

"Tặc tử to gan, sau khi dụ dỗ Long hậu tộc ta lại còn dám tìm tới cửa!"

"Nhanh! Nhanh chém hắn, đại vương có mệnh, người chém giết tên nhân tộc này đều tăng ba tiên cấp!" Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, hệ thống đã thao túng Bùi Lăng ra tay, chém ra từng đạo đao khí huyết sắc.

Đao khí khắp nơi, những tiên nhân Long tộc, Thủy tộc toàn thân có ý hoàn mỹ phun trào, khí tức cường đại lại như tờ giấy, chớp mắt phá diệt.

Trong chốc lát, trong cung điện thủy tinh máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng.

Bùi Lăng cầm trường đao trong tay, đạp lên máu tươi của rất nhiều Long tộc, Thủy tộc, từng bước một đi vào chính điện.

Trên chính điện, một tiên nhân đầu rồng thân người ngồi ngay ngắn trên bảo tọa vàng son lộng lẫy ở trên thềm son khảm bảo, đầu đội miện xoáy, người khoác long bào trông như vương giả.

Lúc này, xung quanh Long Vương tiên nhân như mây, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận cùng cực.

Duy chỉ có một Giao Nhân nữ tiên, trên người khoác giao tiêu, tóc lam uốn lượn như rong, vẻ ngoài của nàng mềm mại quyến rũ, quanh người có hơi nước tràn trề quanh quẩn, trong lúc sóng mắt lưu chuyển phong tình ngàn vạn, một đôi mắt đẹp không chớp lấy một cái dính vào trên người Bùi Lăng, lại không chút tức giận, ngược lại toát ra ba phần ngạc nhiên, ba phần tình cảm, ba phần ái mộ và một phần ước mơ...

Bùi Lăng nhận lấy rất nhiều ánh mắt, trong lòng nghi ngờ.

Hắn cảm thấy tình cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, dường như hắn đã từng tự mình trải qua Nhưng chẳng mấy chốc Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, lúc hắn đến đại bản doanh Nhân Vương, trong chính điện Đế Đô nhân tộc, rất nhiều nhân tộc căn cứ vào việc một mình hắn xông vào thủy tinh cung Long tộc để bịa ra câu chuyện này!

Con đường này của "Yếm Khư" tiên tôn đã xảy ra chuyện gì?

Nếu để hắn nhớ lại quá khứ, cũng nên là chuyện chân thực mà hắn từng trải qua mới đúng!

Tình hình này...

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Long Vương phía trên thềm son đã thâm trầm mở miệng: "Ngươi muốn đoàn tụ với Vương hậu của quả nhân? Còn muốn đưa dòng dõi mà nàng sinh hạ cho ngươi đi?"

"Đây là chuyện không thể nào!"

"Trừ khi ngươi có thể giải được đề mục của quả nhân!"

"Người tới, ra đề!"

Chẳng mấy chốc, Long Vương đưa ra một đề mục cực kỳ xảo trá huyền ảo.

Bùi Lăng thấy không hiểu ra sao, lại bị hệ thống thao túng nhục thể của hắn, bắt đầu giải đề.

Thấy đề khó của mình không có hiệu quả, Long Vương tức giận, trở mặt ngay tại chỗ, yêu cầu hắn tiếp tục bài thi... Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng gặp phải trở ngại, nhưng tên Giao Nhân nữ tiên kia âm thầm ra tay giúp đỡ...

Toàn bộ quá trình giống như đúc tình tiết trong câu chuyện bịa ra!

Bùi Lăng nhìn hệ thống thao túng thân thể của mình, được Giao Nhân nữ tiên trợ giúp, khó khăn vượt qua ải này, rèm châu mở ra, người xuất hiện trước mặt hắn không phải Long Vương, không phải Long hậu, cũng không phải hộ vệ Long tộc, mà là một tiên nhân trùng đồng rủ xuống tai.

"Ly La" tiên tôn!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng, tiếng nói trầm thấp của "Ly La" tiên tôn đã truyền vào tai hắn: "Đừng ngủ!"

"Leo lên Kiến Mộc là con đường thành tiên"

"Phải thừa thế xông lên, không thể dừng lại!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức phát hiện mình đang đứng phía trên một gốc cự mộc vô cùng cao lớn, có chín sợi dây leo to quấn giao mà thành.

Gốc cự mộc này như Chân Long hiện thân, thể xác cao ngất uốn lượn bay lên không, thẳng vào mây xanh.

Vỏ cây có nếp uốn chập trùng, chính là núi và cốc.

Giao Nhân nữ tiên "Thi Thấm" vừa đứng ở bên cạnh hắn, ống tay áo chạm nhau, có thể nghe được tiếng hít thở đã biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa từng tồn tại.

Hắn lại quay về bên trên Kiến Mộc, vị trí vừa leo lên Kiến Mộc!

Ý lạnh lẽo, tà ác, sa đọa, hỗn loạn quanh quẩn quanh người hắn... Chẳng biết đã hóa thành hoàn mỹ không một tì vết từ lúc nào, dường như là tạo vật không chút tỳ vết nào ở phương thế giới này.

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa rồi mình lại ngủ thiếp đi?

Không đúng!

Có vấn đề!

Là hai vị Tiên Tôn đang giao thủ!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Con đường mà "Ly La" tiên tôn cho hắn là leo lên Kiến Mộc thành tiên bình thường, cứ thế trở lại năm tháng ban đầu.

Còn con đường hiện tại của "Yếm Khư" tiên tôn...

1103 chữ

Chương 2972: Ăn tiên

Mặc dù con đường kia trông rất cổ quái nhưng hiện tại tư duy tỉnh táo lại, loại cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết kia...

Thật giống như người đói bụng đã lâu đột nhiên thưởng thức món ngon vô cùng tuyệt vời phong phú gì đó!

Loại mỹ vị khiến người ta lơ lửng muốn bay, muốn say mê trong đó...

Là [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến 1 Không!

Hẳn là [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] sau khi cải tiến!

Giống với môn tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên) kia, thuỷ tinh cung mà hắn vừa nhìn thấy, Long tộc, Thủy tộc, Giao Nhân vương nữ... Đều là hình ảnh sau khi "Yếm Khư" tiên tôn cải tiến tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhớ lại, trước đó "Yếm Khư" tiên tôn đã nói với hắn, [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cũng tốt, (Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] cũng được, đều là tiên thuật sơ kỳ do "Yếm Khư" tiên tôn khai sáng ra!

Đầu tiên là tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, lúc bắt đầu là ngụy trang thiên đạo điều khiển thiên kiếp, nhưng pháp này yêu cầu quá cao với người thi thuật, hơi không cẩn thận là tình thế phản phệ, thiếu hụt quá lớn.

Bởi vậy, sau khi "Yếm Khư" tiên tôn lần lượt tiến hành thí nghiệm tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, cuối cùng mạch suy nghĩ tiên thuật này đã hoàn toàn ngược lại với lúc bắt đầu, biến thành thiên kiếp để ngụy trang thành người thi thuật...

So sánh ra, chắc "Yếm Khư" tiên tôn cũng làm thí nghiệm cải tiến tương tự với tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này!

Mạch suy nghĩ sớm nhất của tiên thuật này là lấy cách nuốt huyết nhục tiên nhân, lấy được lực lượng tiên nhân, cuối cùng cởi phàm thành tiên!

Điều thiếu hụt là, hành động lần này sẽ làm lớn mạnh "Hỗn Độn thái" của bản thân, dẫn đến đạo thể mất cân bằng, trở thành tàn tiên chỉ có "Hỗn Độn thái"...

Nhưng vừa rồi hắn đi con đường mà "Yếm Khư" tiên tôn cho, mặc dù không nuốt huyết nhục tiên nhân chân chính, nhưng loại mỹ vị quanh quẩn kia, cả người đều có cảm giác thoải mái hưởng thụ quen thuộc như ăn mỹ vị tuyệt thế gì đó, tất nhiên là (Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến A!

Khác với [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến) mà hắn đang nắm giữ, thành quả hiện tại của "Yếm Khư" tiên tôn, hắn còn chưa phát hiện bất kỳ thiếu hụt hoặc là tác dụng phụ gì!

"Vô Cấu thái" và "Hỗn Độn thái" của hắn rất cân bằng!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, chạy tới một thung lũng trong Kiến Mộc, đây là do vỏ cây lồi lõm trên thể xác khổng lồ của Kiến Mộc lõm xuống một khối, trong vô số năm tháng nơi đây tạo thành thác nước rủ xuống, nước đọng thành đầm, lại tẩm bổ rất nhiều hoa lạ cỏ ngọc, đầy rẫy rêu rao.

Trong chớp mắt Bùi Lăng bước vào toà thung lũng này, hơi nước, linh thực mùi thơm ngào ngạt, gió mạnh lạnh thấu xương đập vào mặt, chỉ một thoáng hóa thành sóng lớn vô hình, gầm thét bao phủ hắn!

Cùng lúc đó, tiên khí tràn trề như mưa bụi quẩn quanh trên dưới cả người hắn, từng tia từng sợi không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ đạo thể và thần hồn của hắn.

Trong tối tăm như mở ra một tấm lưới tinh mịn to lớn, bọn chúng tầng tầng lớp lớp chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy lực lượng của mình bắt đầu tăng vọt.

Đạo thể, thần hồn, cốt nhục... Của hắn lấy một loại phương thức vô cùng huyền diệu, không ngừng lên cao, lên cao, lên cao, như muốn tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới nào đó.

Nhưng cùng lúc đó, đủ loại trói buộc như mạng nhện lặng yên rơi xuống.

Bùi Lăng lập tức hiểu được, kia là trật tự!

Là thiên cương!

Là quy tắc duy trì chư thiên vạn giới vận chuyển bình thường!

Cùng lúc những thiên cương, trật tự, quy tắc này trói buộc hắn, lại có thể khiến hắn trở nên càng cường đại hơn.

Đây là ngọn nguồn [Pháp tắc đồng giá], cũng là căn bản của [Pháp tắc đồng giá 1! Lúc này, mỗi một bước hắn leo lên Kiến Mộc, càng đến gần thiên đạo thêm một chút nữa!

Nhưng ngay lúc hắn tiếp tục bước ra bước kế tiếp, trong hư không lại không có dấu hiệu nào xuất hiện một bóng dáng cung trang đỏ hồng.

Nàng tóc mây từng đống, mắt phượng ngậm uy, lúc đứng chắp tay bình tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng.

Là "Yếm Khư" tiên tôn!

Ánh mắt vừa chạm đến vị Tiên Tôn này, tư duy của Bùi Lăng lập tức chìm vào hỗn loạn, khí tức của hắn cũng bắt đầu tản ra ý lạnh lẽo, sa đọa, hỗn loạn cuồn cuộn.

Giọng nói quen thuộc của "Yếm Khư" tiên tôn vang vọng bên tai hắn: "Tỉnh lại!"

"Tiếp tục đi tới"

"Đừng có ngừng, đừng lui, không nên quay đầu lại"

Tiếng nói vừa dứt, cảnh tượng quanh mình ầm vang biến ảo!

Kiến Mộc to lớn rộng rãi, đỉnh mây tiên nga, tiên nhân dưới cây đều tan thành mây khói.

Thứ xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng là toà thuỷ tinh cung kia cùng rất nhiều tiên nhân Long tộc, Thủy tộc bao vây hắn ba vòng trong ba vòng ngoài.

Trên chính điện, Long Vương đầu rồng thân người miện châu gấp rút đung đưa, ý tức giận lộ rõ trên mặt, đang vỗ án mắng to: "... Bởi vì cái gọi là ăn lộc của vua phải trung với vua. Ngày thường các ngươi tự xưng là tài trí hơn người, bây giờ lại không khảo sát được cả một nhân tộc, quả thực mất hết mặt mũi tộc ta!"

1097 chữ

Chương 2973: Ăn tiên (2)

"Quả nhân nuôi đám người các ngươi làm cái gì?"

"Còn có đề khó gì, nhanh! Nhanh mang lên!"

"Nếu không, các ngươi không làm tiên nhân cũng được!"

Rất nhiều tiên nhân Long tộc, Thủy tộc đều bị Long Vương mắng đến nín thở tập trung, cũng không dám thở mạnh.

Bởi vì cái gọi là cái khó ló cái khôn, đột nhiên có một tiên nhân Thủy tộc ra khỏi hàng, cẩn thận nói: "Đại vương, hạ quan có tấu, khi còn bé hạ quan nghe trưởng bối nhắc đến một vấn đề, từ ngàn năm nay, từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải, vấn đề này là...

Sau khi Long Vương bị thua đã lửa giận ngút trời, hiện tại cũng không quan tâm mặt mũi, lại là hỏi cũng không hỏi, lập tức nói: "Đã vậy, ngươi đi hỏi nhân tộc này đi!"

Nói đến đây, ánh mắt Long Vương chuyển sang Bùi Lăng, trong mắt rồng huy hoàng lộ ra vẻ ác ý thuần túy, thâm trầm nói, "Nhân tộc tiểu nhi, nếu ngươi không biết đáp án của vấn đề này, đừng nhắc đến việc đoàn tụ với Vương hậu của quả nhân, còn có dòng dõi của các ngươi!" Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng gì.

Chẳng mấy chốc, tên tiên nhân Thủy tộc kia nói ra câu hỏi của hắn ta, Bùi Lăng nghe không hiểu ra sao, không có đầu mối.

Long Vương thấy thế, lập tức lộ ra vẻ thoải mái, nhếch miệng để lộ ra chiếc răng rét lạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, tập kích Bùi Lăng. Trong chính điện thuỷ tinh cung lập tức yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Phần lớn ánh mắt tiên nhân Long tộc Thủy tộc nhìn về phía Bùi Lăng đều tràn đầy chờ mong và sát ý. Duy chỉ có một bóng hình xinh đẹp áo đen gần thềm son, vẻ ngoài của nàng quyến rũ, trên trán mọc một cặp Long giác màu đen, chính là Giao Long nữ tiên "Hi Ngao", lúc này đôi mắt đẹp có vẻ buồn bã, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Bùi Lăng, lông mày đen nhẹ cau lại như đang lo lắng cho Bùi Lăng... Toàn bộ quá trình, Bùi Lăng như một pho tượng cũng không làm gì.

Nhưng loại cảm giác thoải mái, hài lòng vì nhấm nháp mỹ vị tuyệt thế lại chỗ nào cũng có, thời thời khắc khắc tràn ngập toàn bộ giác quan của hắn.

Cùng lúc đó, khí tức của hắn không ngừng tăng trưởng, tiên lực cũng càng thêm tinh thuần, cường đại.

Trong sự tĩnh mịch, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên giọng "Hi Ngao": "Anh hùng nhân tộc, Long Vương lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, sao ngươi có thể khinh thường như thế?"

"Đáp án của vấn đề này là...

"Ngươi mau giải ra, phá vỡ ải này, đừng để Long Vương tìm được lý do, gây bất lợi cho ngươi.."

Sau khi nghe "Hi Ngao" truyền âm, hệ thống không do dự chút nào, lập tức đi theo đáp án. Trong chớp mắt, vấn đề khó mà tiên nhân Thủy tộc nói ra đã được giải quyết dễ dàng... Cảnh tượng quanh mình lại rung chuyển như gợn nước, trong gợn sóng vòng vòng, tiên nhân trùng đồng rủ xuống tai lơ lửng hiện ra.

Kiến Mộc nối liền trời đất thẳng tắp càn khôn, tiên ý mờ mịt cao xa tràn ngập cuồn cuộn.

Không đợi Bùi Lăng lấy lại tinh thần, hệ thống đã thao túng thân thể hắn, tiếp tục leo lên trên.

Bộp, bộp, bộp...

Hắn nhanh chân đi dọc theo đường đi như ẩn như hiện giữa cỏ cây mạnh mẽ, xuyên qua rừng rậm, bãi cỏ, thung lũng, thác nước, dòng suối... Ven đường đủ loại quy tắc trật tự như mây mù vùng núi ung dung, tranh nhau chen lấn tụ hợp vào trong cơ thể hắn.

Mỗi một bước đạp xuống, khí tức của Bùi Lăng càng thêm cường đại.

Theo đủ loại trói buộc gia tăng, lực cản leo lên Kiến Mộc cũng biến thành càng ngày càng mạnh.

Nhưng chẳng mấy chốc cung trang đỏ hồng lại hiện ra trong hư không.

Thuỷ tinh cung lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Bùi Lăng, được Giao Long nữ tiên "Hi Ngao" trợ giúp, hắn thành công giải thêm một đề khó của Long Vương.

Long Vương lại tiếp tục chơi xấu, lại muốn Bùi Lăng giải thêm một đề mới có thể thành toàn cho hắn và Long Hậu.

Thế là, Long Vương triệu tập càng nhiều thuộc hạ, sau khi tiếp thu ý kiến quần chúng, đưa ra một đề mục rất tối nghĩa.

Hệ thống cũng thao túng thân thể Bùi Lăng như vừa rồi, không nhúc nhích đứng trong điện như không nghe được gì.

Sau khi giằng co ngắn ngủi, Long Nữ "Yểu Du" khẽ nhíu mày, lông mi dài chớp lên, nhiều lần bối rối, cuối cùng vẫn không nhịn được truyền âm nói: "Nhân tộc, ta biết đáp án đề mục này!"

"Nhưng ngươi trả lời một vấn đề của ta trước.

"Ngươi... Ngươi thật sự là phụ thân ruột của ta?"

Hồng hoang.

Thuỷ tinh cung.

Chính điện.

Phía trên thềm son, bảo tọa cao cao.

Long Hậu đổi một bộ váy màu đỏ tía nhàu kim, tóc đen búi cao, châu trâm cắm song song, thu vạt áo mà ngồi.

Phía dưới là từng tiên nhân Long tộc, Thủy tộc khép tay áo mà đứng, đều hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Lúc này, một tiên nhân có đặc điểm Cầu Long đang nằm rạp trên mặt đất, cung kính bẩm báo: "... Cho đến tận nay, Kim Ô tộc đánh lén đã dẫn đến mười một tên tộc nhân tộc ta vẫn lạc, tộc quần phụ thuộc vẫn lạc gần trăm "Tám tòa tiên khoáng, nguồn linh tuyền mười lăm cái "Còn có...

"Cùng.."

"Đúng rồi, mất đi tài nguyên khoáng sản, toàn quân thủ vệ giả bị diệt, đều không ngoại lệ, chưa tính toán tổn thất tổng thể.."

Long Hậu bình tĩnh nghe, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng.

Nhưng Long tộc khác trong điện nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ tức giận, trong chốc lát lòng người xúc động, đầy căm phẫn.

1106 chữ

Chương 2974: Ăn tiên (3)

Long Nữ "Yểu Du" là người đầu tiên không kìm nén được, vỗ bàn đứng dậy: "Kim Ô tộc bắt nạt Long quá đáng!"

"Hi Ngao" cũng nhíu mày lại, lạnh nhạt nói: "Những súc sinh lông lá kia thật sự cho rằng tộc ta sợ bọn họ?" Giao Nhân nữ tiên "Thi Thấm" trầm ngâm: "Ly La tiên tôn vừa chỉnh đốn kỷ cương, Kim Ô tộc dám tự tiện khiêu khích... Thật sự cả gan làm loạn"

Lúc này, tiên nhân Long tộc bẩm báo tiếp tục nói: "Ngoại trừ cái đó ra, tộc ta còn tổn thất ba doanh địa nuôi dưỡng huyết thực cỡ lớn, toàn bộ huyết thực trong doanh địa đều bị bắt cóc...

"Phía trên là thống kê tổn thất hiện tại"

Long Hậu nhàn nhạt gật đầu, nhìn thuộc hạ cả điện không ngừng bạo động, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi có gì muốn nói?"

Nghe vậy, "Yểu Du" lập tức nói: "Mẫu hậu, Kim Ô tộc tùy ý làm bậy như thế, căn bản không để tộc ta vào mắt, chẳng lẽ bọn họ thật sự dám khai chiến với tộc ta?"

"Thi Thấm" gật đầu: "Nương nương, ta cũng nghĩ như vậy, nếu không sao Kim Ô tộc dám đối xử Long tộc cùng rất nhiều phụ thuộc như thế?"

"Hi Ngao" suy nghĩ, ngược lại nhắc nhở một câu: "Hơi kỳ quái"

"Kim Ô tộc cũng là đại tộc, lần này đột nhiên không tiếc làm trái thiên cương cũng muốn tàn sát nhiều tiên nhân như vậy, chẳng lẽ không sợ Ly La tiên tôn truy cứu?"

"Những chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, phải điều tra rõ ràng Long tộc khác muốn nói lại thôi, chờ ba vị này nói xong ý kiến của mình, mới mồm năm miệng mười nói: "Nương nương, hạ quan ủng hộ công chúa điện hạ, tộc ta chính là tộc quần đỉnh phong trong chư thiên vạn giới, mặc kệ chuyện này có nội tình gì không, uy nghiêm tộc quần không được mạo phạm!"

"Nương nương, hạ quan cảm thấy Hi Ngao đại nhân nói có lý, tộc ta đúng là đại tộc nhưng thực lực Kim Ô tộc cũng không yếu, mặc dù tộc ta và Kim Ô tộc không tính là hòa thuận, nhưng cũng chưa bao giờ xung đột kịch liệt như thế. Nếu hai đại tộc đánh sống đánh chết, lại rơi vào tính toán của những tộc quần ác, chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ?"

"Việc này lớn, vẫn nên điều tra rõ ràng tốt hơn...

"Bây giờ là thời buổi rối loạn, ngay cả thiên kiếp cũng xảy ra vấn đề, những lúc như vậy nên lấy thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp muôn phương, mới có thể bảo vệ uy nghiêm tộc ta... Đừng do dự nữa! Kim Ô tộc nhất định phải trả giá đắt!"

"Thực lực của Kim Ô tộc không yếu, khai chiến toàn diện rất dễ lưỡng bại câu thương, cho tộc khác cơ hội...

"Lo trước lo sau như này, nào có sự dũng mãnh của tộc ta? Mặt mũi Long tộc là đám nhuyễn cốt trùng các ngươi vứt bỏ!"

"Khốn kiếp! Ai cho phép ngươi nói chuyện với bản tọa như thế...

"Đều im ngay! Đứng trước mặt nương nương, há lại cho các ngươi làm càn!"

Trên thềm son, Long Hậu yên tĩnh nhìn đám người bên nào cũng cho mình là đúng, tranh chấp không chịu nhường, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng.

Lần này Kim Ô tộc gây chuyện, chắc chắn có liên quan với con tiểu Kim Ô mất tích kia. Trước đó vì trưởng nữ "Yểu Du" của nàng từng chịu thiệt trong tay tiểu Kim Ô kia, nàng đã điều động Long Quy ra tay, đến cho con tiểu Kim Ô kia một bài học.

Nhiệm vụ này, vốn Long Quy hoàn thành rất thuận lợi, nắm bắt chừng mực khá tốt, chỉ dạy dỗ đối phương một trận, không thương tổn tính mạng của con tiểu Kim Ô kia.

Chỉ có điều, ngày hôm sau con tiểu Kim Ô kia đã trực tiếp mất tích...

Mấy ngày nay, Kim Ô tộc vẫn luôn điều tra việc này.

Long Hậu đã từng gọi Long Quy đến trước mặt cẩn thận hỏi thăm, hiện tại đã có thể xác định việc con tiểu Kim Ô kia mất tích không liên quan đến Long tộc!

Thế nhưng, hiện tại Kim Ô tộc đã nhận định việc này do Long tộc làm!

Nghĩ tới đây, Long Hậu hờ hững nói: "Thật sự cần điều tra chân tướng"

"Chuyện này giao cho Hi Ngao"

"Hi Ngao" lập tức ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp: "Vâng"

Long Hậu nhìn nàng, tiếp tục phân phó: "Nếu có sự tồn tại khác cố ý vu oan giá họa, gây bất lợi với tộc ta, nhất định phải tra rõ đến cùng, khiến kẻ cầm đầu tính toán tộc ta phải trả giá!"

Chợt Long Hậu chuyển sang rất nhiều Long tộc, Thủy tộc, lạnh lùng nói, "Ngoài ra, hiện tại Long tộc tổn thất không nhỏ, dù Kim Ô tộc có lý do gì đều phải trả giá!"

"Triệu tập tướng sĩ bản tộc và tiên binh phụ thuộc tộc quần.

"Chuẩn bị khai chiến!"

Nghe vậy, Long tộc, Thủy tộc cả điện lập tức mừng rỡ, cùng nhau đứng dậy đáp: "Vâng"

Long Hậu tiếp tục nói: "Long tộc, Thủy tộc bị bắt đi, chỉ cần còn sống sót cũng không thể từ bỏ, Trúc, chuyện này giao cho ngươi phụ trách"

Một tên Long tộc mặc áo bào xanh cam lập tức quỳ một chân xuống, cung kính nói: "Cẩn tuân mệnh lệnh nương nuong!"

Ngay sau đó, Long Hậu lại nói: "Đan Hi mất tích, còn có chín vị Đại Nhật Kim Ô "Trở thành Kim Ô Thái Dương chi chủ, có được tiên chức, thực lực cách xa Kim Ô bình thường"

"Thước Tường, Lệ còn có Lực, việc này giao cho các ngươi phụ trách!"

Tiếng nói vừa dứt, một Long Quy râu trắng mày trắng, đầu rồng, mai rùa, khí tức vô cùng tang thương, cùng một Long tộc huyết bào, một Long tộc áo bào đen nhanh chóng ra khỏi hàng, tiến lên hành lễ: "Chúng ta cẩntuân mệnh lệnh nương nương!"

"Nếu lúc chín tên Đại Nhật Kim Ôi ra tay, các ngươi không đối phó được.." Đôi mắt đẹp của Long Hậu lạnh băng, "Vào thời khắc quan trọng, bản cung sẽ đích thân ra tay!"

1112 chữ

Chương 2975: Ăn tiên (4)

Tất cả Long tộc, Thủy tộc đồng thanh nói: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc, Long Hậu sắp xếp hoàn tất, phất tay phân phó tan triều, để rất nhiều Long tộc, Thủy tộc, các ti kỳ đi làm việc.

Vừa nãy chính điện còn tụ tập đông đúc, chỉ một thoáng quay về rộng lớn, phía dưới thềm son chỉ có một bóng dáng đầu rồng, mai rùa, thân người đứng tại chỗ, không có ý cáo lui.

Thấy Long tộc, Thủy tộc khác đều đã rời đi, lão Long Quy nhìn về phía Long Hậu.

Long Hậu nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Lão Long Quy do dự nói: "Nương nương, việc này vì lão thần mà ra.."

Còn chưa nói hết lời, Long Hậu trực tiếp ngắt lời: "Nếu ngươi thật sự giết con tiểu Kim Ô kia thì tính sao?"

"Tộc ta làm việc, không cần lo trước lo sau như thế!"

"Không còn chuyện gì khác thì lui ra đi, chuẩn bị sẵn sàng đại chiến là đủ"

Nghe vậy, lão Long Quy lập tức hành lễ thật sâu: "Cẩn tuân mệnh lệnh nương nương!"

Trong lúc mày trắng râu trắng như tuyết hơi lay động, hắn ta đã lặng yên lui ra.

Trong chính điện trống rỗng lập tức chỉ còn lại Long Hậu.

Nàng nhìn quanh một vòng, đang muốn đứng dậy, trong đầu vô thức hiện ra một bóng dáng huyền bào vác đao, dáng người hắn ta thẳng tắp, khí tức hoàn mỹ.

Chính là tên nhân tộc lần trước tự tiện xông vào hành cung Long tộc...

Long Hậu hơi ngạc nhiên, một sâu kiến yếu đuối không chịu nổi, nàng nên sớm quên đối phương mới đúng, sao đến lúc này chợt nhớ tới nhân tộc này?

Thế nhưng, Long Hậu cũng không coi là chuyện đáng kể, suy nghĩ xoay chuyển liền ném ra sau gáy, tiếp theo đứng lên, bước đến hậu điện.

Hồng hoang.

Thuỷ tinh cung.

Mây khói lam nhạt mờ mịt như sa, quanh quẩn thân thể uyển chuyển mềm mại, Giao Nhân vương nữ "Thi Thấm" vừa đi ra chính điện, đang muốn một mình trở về thiền điện chuẩn bị vật cần thiết đại chiến, đột nhiên vẻ mặt khẽ giật mình, trong đầu óc tự nhiên lại hiện ra một bóng dáng huyền bào vác đao...

Ngay sau đó, hai gò má như mỡ đông khi sương tái tuyết của nàng lặng yên bay lên một vòng ửng đỏ, lại không biết nghĩ tới điều gì.

Phát hiện sự khác thường của "Thi Thấm", "Hi Ngao" bên cạnh lập tức hỏi: "Sao thế?"

"Thi Thấm" lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không có việc gì!"

"Hi Ngao" cảm thấy hơi kỳ quái nhưng không đợi nàng mở miệng vặn hỏi, vẻ mặt nàng cũng trở nên mê ly kỳ lạ, trong đầu óc như thấy được một bóng dáng huyền bào vác đao, vừa rời khỏi chính điện thuỷ tinh cung, anh tư bừng bừng phấn chấn, ngạo nghễ thẳng tắp.

Không biết vì sao lúc này trong lòng nàng không có bất kỳ ác cảm và tức giận nào với tên nhân tộc kia, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được...

Sắc mặt "Hi Ngao" hơi đỏ lên chợt khôi phục như thường, lập tức giả vờ như không có việc gì xảy ra, tiếp tục bước về phía trước.

Cùng lúc đó, bước chân của Long Nữ "Yểu Du" hơi dừng lại, trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh khiến nàng thất thần...

Hồng hoang.

Bên ngoài thuỷ tinh cung, dưới đáy vạn khoảnh sóng biếc.

Trong lồng giam riêng biệt khó mà chạm đến, di cốt trắng đục tản mát đầy đất, khí tức tĩnh mịch, rét lạnh, oán độc... Quanh quẩn.

Xiềng xích ngổn ngang lộn xộn vẫn khóa lại cả người "Trì Yểu", khí tức lạnh lẽo hỗn loạn liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể "Trì Yểu" từ phía trên xiềng xích, như vạn đạo cương đao không ngừng đảo loạn, cắt thần hồn và đạo thể của hắn ta.

Đau đớn cuồn cuộn như sóng biển mãnh liệt, gào thét càn quét.

Lúc này đầu "Trì Yểu" cúi xuống, trên dưới cả người vết thương chồng chất, thậm chí trong vết thương tái nhợt đã không cách nào chảy ra vết máu.

Sinh cơ quanh người hắn ta xa xăm như đã không đủ sức xoay chuyển đất trời.

Bộp, bộp, bộp...

Ngay lúc này, mấy tiên nhân Thủy tộc nối đuôi nhau mà vào, ánh mắt lạnh băng đảo qua Đọa Tiên nhân tộc trước mặt, ác ý nồng đậm như thực chất.

Trong lúc "Trì Yểu" ngơ ngác, mơ hồ có phát hiện lại đã không có sức lực nói chuyện.

Tiên quan Thủy tộc cầm đầu nhìn qua hắn ta, tiếng nói lạnh lùng: "Ba ngày đã đến, mang đến [Tru tội đài l!"

Mây tầng như núi, uốn lượn vạn dặm.

Dây leo to lớn quấn giao, uốn lượn vào vòm trời.

Một gốc thần mộc bao quanh sơn thủy vô tận, lúc bốn mùa giang hà suối thác nước.

Ngàn vạn linh thực chen chúc rêu rao, tiên khí tràn trề, mây khói lượn lờ như dải xanh.

Bóng người huyền bào vác đao đi từ từ, lướt nhẹ qua hoa cỏ như một con sâu nhỏ không đáng chú ý.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, từng bước một tiến về phía trước.

Theo hắn leo lên, trật tự thêm lên người hắn càng ngày càng nhiều.

Xiềng xích vô hình trùng điệp rơi xuống, khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên, uy áp kinh khủng chấn động quanh mình, nơi đi qua cỏ cây rủ xuống, sơn thủy vắng vẻ như đều chấn nhiếp hắn, đã đạt đến tình trạng tiên nhân tầm thường khó mà với tới.

Khói xanh cuồn cuồn như sông biển mênh mông, ống tay áo xoay tròn.

Bùi Lăng bước ra một bước, số bụi linh hoa thò ra từ trong mây mù, cành lá tươi tôta, chập chờn như múa.

Nơi đây đã là chỗ cao trên Kiến Mộc, đám mây có thể đụng tay đến, cung điện liên miên mờ mịt, cùng rất nhiều tiên nga trang điểm lộng lẫy, tiên tư dật mạo lại vẫn ở trên vòm trời xa xa.

Trong tiên nhạc bồng bềnh, leo lên mỗi một bước đều có uy áp cuồn cuộn, ầm vang giáng xuống, như muốn đánh tất cả sinh linh trên Kiến Mộc thành bụi bặm.

1106 chữ

Chương 2976: Cực hạn của thiên đạo

Tiên cung nguy nga đường hoàng, thiên nữ bồi hồi như hoa.

Trông hư không như trống rỗng, lực cản lại như thực chất, mỗi một bước đều như cất bước trong huyền thiết vạn năm. Cùng lúc đó, trật tự và quy tắc trói buộc Bùi Lăng dần hóa thành từng sợi xiềng xích vàng ròng cứng cỏi lạnh băng, phía trên xiềng xích lấp lóe thiên uy huy hoàng, ngổn ngang lộn xộn trói buộc nhục thể và hồn phách của hắn.

Khí tức sâm nhiên tiêu tán, dường như chỉ cần Bùi Lăng có hành động làm trái sẽ đánh ra một kích lôi đình, khiến hắn rơi xuống Kiến Mộc, từ đây vô duyên với tiên.

Bùi Lăng lập tức hiểu đây là hậu quả do hắn từng làm trái thiên cương.

Trật tự và quy tắc thành tiên theo bản năng bài xích hắn!

Chỉ có điều, nội tình của hắn vô cùng thâm hậu, dưới sự điều khiển của hệ thống, bước tiến của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn duy trì tốc độ đều đều, tiếp tục leo lên.

Đường núi gập ghềnh, linh hoa rêu rao, cỏ ngọc xanh mượt như ngọc, có dòng suối uyển chuyển chảy xuôi, khoảnh khắc hóa thành thác nước, rủ xuống vách đá cheo leo như lụa.

Lại có khói lam thổi qua, cảm giác lạnh thấu xương khiến đạo thể rét lạnh, khắp núi xanh biếc, chuyển thành thu đỏ như hỏa diễm thiêu đốt.

Trong vô thức, sương sắc lan tràn che vạn dặm, dập tắt ngọn lửa lớn ửng đỏ cuối thu, giữa thiên địa mênh mông chỉ có một mảnh quỳnh ngọc bát ngát...

Tất cả cảnh tượng, kỳ quái.

Từ khi hắn đạp vào Kiến Mộc và bắt đầu con đường đi "Yếm Khư" tiên tôn như đã qua tháng năm dài đằng đẵng, lại như mới trôi qua một chớp mắt.

Hắn không biết hai vị Tiên Tôn ra tay như thế nào, nhưng con đường của hắn không ngừng biến hóa giữa Kiến Mộc và [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến).

Giọng "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn thỉnh thoảng vang lên bên tai hắn!

Hiện thế, hư ảo; Vô Cấu, Hỗn Độn; trật tự, vô tự... Ánh chớp như giao thế, luân chuyển, ngàn năm như một sát, một sát như ngàn năm.

"Hiện tại, ta đi con đường Ly La tiên tôn, tư duy vẫn còn bình thường"

"Nhưng đi con đường Yếm Khư tiên tôn, tư duy sẽ rơi vào hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ"

"Từ trước đến nay hệ thống thể hoàn toàn miễn dịch với ảnh hưởng phương diện tinh thần"

"Trước đó nhiều Tâm Ma kiếp như vậy, chỉ cần hệ thống bắt đầu uỷ thác, ta có thể lập tức khôi phục sự tỉnh táo...

"Thế nhưng, lần này...

"Con đường Yếm Khư tiên tôn là Hỗn Độn!"

"Nhất định phải trở về Hỗn Độn như Yếm Khư tiên tôn đã nói!"

"Tư duy hỗn loạn, là một bộ phận của con đường Vô Tự này!"

Trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù hiện tại hắn đang trong hệ thống uỷ thác, nhưng cũng chỉ có lúc leo lên Kiến Mộc mới có thể suy nghĩ bình thường.

Hiện tại hắn ở trên Kiến Mộc, đã liên tục đi một đoạn đường, "Yếm Khư" tiên tôn cũng sắp xuất hiện...

Quả nhiên!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong hư không trước mặt lại một lần nữa không có dấu hiệu nào hiện ra một bóng dáng cung trang đỏ hồng, mắt phượng lẫm liệt, uy nghi tự nhiên, lúc quan sát trong đôi mắt thuần trắng tràn đầy ý cao xa: "Tỉnh lại!"

"Bùi tiên hữu, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm!"

Ngay sau đó, Kiến Mộc mỹ lệ hùng vĩ và cảnh tượng quanh mình đều vỡ nát.

Cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh lại xuất hiện, chính điện thuỷ tinh cung, Long Vương đầu rồng thân người khuôn mặt âm trầm, ngồi trên bảo tọa cao cao.

Trong mắt rồng của hắn ta có sự ác ý như nước thủy triều, lạnh lùng nhìn qua Bùi Lăng, tiếng như lôi đình nói:

"Nhân tộc tiểu nhi, ngươi... Thắng!"

"Những hạ thần này của quả nhân đã không có đề khó nào để thử thách ngươi"

"Quả nhân... Miệng vàng lời ngọc, nói chỉ cần ngươi giải ra đề bài sẽ để Long Hậu đoàn tụ với ngươi, tất nhiên phải thực hiện lời hứa"

Lúc nói chuyện, da mặt Long Vương liên tục run rẩy, phân phó nói, "Tả hữu, mời vương hậu đến đây!"

Nghe vậy, rất nhiều tiên nhân Long tộc, Thủy tộc đều tỏ vẻ xấu hổ vạn phần.

"Thi Thấm", "Hi Ngao" đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhao nhao bí mật truyền âm cho Bùi Lăng nói: "Anh hùng nhân tộc, ngươi thắng! Chúc mừng ngươi!"

"Quá tốt rồi! Anh hùng nhân tộc, ngươi có thể đoàn tụ với Long Hậu!"

"Đại vương thật sự vô sỉ, rõ ràng nói chỉ cần ngươi giải ra một đề khó, sẽ để ngươi và Long Hậu đoàn tụ... Thế nhưng, anh hùng nhân tộc, ngươi thật sự quá lợi hại! Dù đại vương lật lọng, cũng không có cách nào ngăn cản ngươi và Long Hậu lưỡng tình tương duyệt!"

"Chúc mừng chúc mừng!"

Long Nữ "Yểu Du" đứng hầu bên cạnh vương tọa ánh mắt phức tạp, nàng nhìn Long Vương lại nhìn Bùi Lăng, sau khi thầm thở phào cũng không nhịn được truyền âm cho Bùi Lăng nói: "Phụ vương... Từ trước đến nay Long Vương lòng dạ hẹp hòi, ngươi... Mặc dù phụ thân thủ thắng, nhưng cũng phải cẩn thận!"

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không nhúc nhích đứng đấy.

Trong giây lát, hai tên thị nữ Long tộc dẫn một bóng dáng uyển chuyển bước nhanh vào.

Chỉ thấy Long Hậu búi tóc Lăng Hư Kế, cắm trâm vàng ròng khảm châu, mặc cung trang xanh tùng nhàu kim, một khuôn mặt bách mị thiên kiều, đôi mắt sáng rưng rưng, lông mày nhẹ cau lại buồn bã, trông lê hoa đái vũ, thược dược lồng khói, phong tình đáng yêu.

Nàng đi vào điện, không nhìn Long Vương và rất nhiều hạ thần một chút, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng, bước nhanh hai bước, lại không kìm nén được như khóc như tố kêu: "Bùi lang!"

1099 chữ

Chương 2977: Cực hạn của thiên đạo (2)

"Đây là trong mộng sao?"

"Đời này kiếp này, lại còn có ngày gặp nhau...

Tiếng thổ lộ đầy thâm tình của Long Hậu vang vọng bên tai, tư duy của Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, trong đầu hắn vù vù, vô số người và việc nhanh chóng giao thoa hiện ra, vặn vẹo, xoay tròn, hỗn tạp... Trong một mảnh kỳ quái, mỹ vị cực hạn bùng nổ trong toàn bộ đạo thể và thần hồn của hắn!

Nhục thể, hồn phách và mệnh cách của hắn đều cảm nhận được một cảm giác mỹ vị mà cả đời chưa từng cảm nhận!

Cảm giác thỏa mãn bừng bừng dâng lên!

Nhưng ngay lúc này Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đột nhiên làm ra một hành động hoàn toàn khác với kịch bản câu chuyện Hắn mười ngón kết động, nhanh chóng đánh ra từng đạo pháp quyết khí tức cổ xưa, khí cơ quanh người hắn ầm vang biến ảo.

Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức nhận ra đây là (Quy Khứ Lai Hề y!

Lần này vào ván cờ phù sinh, là tiên thuật do tiên nhân thượng giới Vô Thủy sơn trang ban thưởng!

Tác dụng của tiên thuật này là có thể tạo ra tu vi thực lực một kiếp đến mười kiếp!

Chỉ có điều, tu sĩ Đại Thừa bình thường thi triển tiên thuật này, thật sự có thể tạo ra tu vi mấy kiếp, làm thực lực tăng nhiều, nhưng hắn không được!

Hắn chính là [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], là cực hạn của thiên đạo.

Tiên thuật này không cách nào chế tạo ra đạo kiếp trên một trăm kiếp cho hắn!

Suy nghĩ chưa dứt, thân thể của hắn đã bị hệ thống điều khiển, thành công thi triển [Quy Khứ Lai Hề).

Tư duy của Bùi Lăng vốn hỗn loạn không chịu nổi, nhanh chóng bắt đầu tỉnh táo.

Ý lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Tiêu tán ra quanh người hắn cũng bắt đầu kiềm chế.

Trong chớp mắt, tất cả Hỗn Độn trên người hắn như trăm sông đổ về một biển, đều chui vào trong tiên thuật này!

Khí tức của Bùi Lăng liên tục tăng lên, tu vi Đại Thừa trăm kiếp không giữ lại chút nào bộc phát ra, ngay lúc uy lực của trăm kiếp bộc phát đến cực hạn, như hạt giống phá đất mà lên, tu vi của hắn lại tăng lên một chút, đột phá một kiếp! Tu vi một kiếp này gia tăng như long trời lở đất, toàn bộ thiên địa như đều vì vậy mà yên lặng một chớp mắt. Khí tức vô cùng kinh khủng như biển giận sóng to, trùng điệp lan ra bốn phương tám hướng.

Cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có, trong lòng hắn ngộ ra: Tiên nhân không ra, hắn là mạnh nhất!

Đây là trận đạo kiếp thứ một trăm linh một!

Gần như cùng lúc đó, tiên nhân trùng đồng rủ xuống tai xuất hiện, "Ly La" tiên tôn nhìn qua khí tức trên người Bùi Lăng, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng xuất hiện vẻ ngạc nhiên ngoài dự đoán.

Nhưng chẳng mấy chốc "Ly La" tiên tôn đã khôi phục như thường.

Hắn ta nhìn Bùi Lăng, thản nhiên mở miệng: "Đừng ngủ tiếp"

"Nhanh chóng leo lên Kiến Mộc!"

"Đại đạo sáng sủa, cần gì sai lầm!"

Tiếng nói vừa dứt, thuỷ tinh cung và rất nhiều tiên nhân trong cung lập tức nhạt lại, Kiến Mộc lồng lộng lại xuất hiện.

Từng tia từng sợi nước linh tuyền bắn tung toé như mưa, vẩy xuống vạt áo Bùi Lăng, khiến đầu óc chấn động.

Cùng lúc nước linh tuyền rơi xuống, còn có lít nha lít nhít trật tự quy tắc, xiềng xích vàng ròng mang theo thiên uy lạnh thấu xương như thiên la địa võng, từng tầng khóa lại Bùi Lăng.

Khác với trước đó từng bước leo lên Kiến Mộc, lần này Bùi Lăng không lập tức khởi hành tiếp, mà bị hệ thống điều khiển nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết cổ xưa, bờ môi mấp máy, im ắng đọc ra tám văn tự. Trong nháy mắt, khí tức của Bùi Lăng nhanh chóng cất cao, hắn so sánh với thể xác Kiến Mộc như trùng vụ lại đột nhiên vĩ ngạn, cao lớn, dường như trong nháy mắt đã trở thành hóa thân của vùng trời này. Trên bầu trời, kiếp vẫn hội tụ lập tức cuồn cuộn như biển.

Ánh sáng tím xanh lấp lánh trong đó, thiên uy đầy uy nghiêm, sâm nhiên, hừng hực tản khắp trời cao.

Ẩm ầm...

Sấm sét như nước thủy triều, uy áp như ngục.

Là [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1!

Giữa thiên địa lập tức chìm vào một mảnh trắng xoá, một đạo kiếp lôi to lớn ầm vang đánh xuống.

Oanh! !

Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, lôi rơi như kiếm, bổ thẳng vào trên người Bùi Lăng, trong chớp mắt chạm đến thể xác, lôi đình to lớn hóa thành vô số điện xà mảnh khảnh như sợi tóc nhanh chóng bị đạo thể hấp thu.

Khí tức của Bùi Lăng ầm vang biến hóa, (Quy Khứ Lai Hề Y tạo nên trận đạo kiếp thứ một trăm linh một bắt đầu từ hư hóa thực!

Tạch tạch tạch két...

Tiếng động rợn người truyền ra, bởi vì làm trái thiên cương, chẳng biết tại sao rất nhiều Trật Tự Tỏa Liên trói buộc Bùi Lăng bắt đầu tự từng khúc tan rã, tan rã...

Trời cao có ánh sáng rực rỡ, tím xanh giao thoa như huyễn.

Càng nhiều kiếp lôi tranh nhau chen lấn giáng lâm, chỉ một thoáng lôi rơi nhao nhao như đại dương mênh mông cuồn cuộn.

Trong hư không vết nứt như mạng nhện thật lâu không biến mất, gió bão hỗn độn đen nhánh không ngừng tạo ra, lớn mạnh.

Bóng tối lóe lên liền biến mất, thời gian tồn tại nhanh chóng gia tăng.

Trong bóng tối như có chín cột trụ trắng che trời mà lên, lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp rủ xuống từ trên chín cột trụ, như dây leo đầy sức sống quấn lấy một bộ quan tài huyết sắc, lơ lửng giữa không trung, chìm nổi trong lôi đình mênh mông.

1099 chữ

Chương 2978: Cực hạn của thiên đạo (3)

Lúc Bùi Lăng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng bên trong chín cột trụ, đạo kiếp cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt, điên cuồng đánh xuống.

Trong bóng tối bên ngoài chín cột trụ, từng bóng người cao thấp mập ốm không đồng nhất yên tĩnh đứng thẳng.

Tất cả nhân tộc đều phong trần mệt mỏi, nhìn không chuyển mắt bóng dáng đang độ kiếp trong chín cột trụ. Cảm xúc cầu nguyện, cương nghị, ước mơ, cứng cỏi... Như thực chất.

Nhìn tình cảnh như đã từng quen biết này, Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, sau đó lập tức nhớ tới trước đây không lâu "Yếm Khư" tiên tôn đã nói với hắn, đi con đường của đối phương, khi nhìn thấy thiên kiếp, chính là lúc hắn đánh vỡ gông xiềng, chém ra lồng giam, nhìn thấy chân ngã... Hiện tại, hắn thật sự thấy được thiên kiếp, nhưng thiên kiếp này là chính hắn gọi tới!

Hơn nữa, không phải trên đường "Yếm Khư" tiên tôn, mà là trên đường "Ly La" tiên tôn Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ nhiều, kiếp vẫn phun trào trên trời cao, vô số tím xanh cuồn cuộn rơi xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Hồng hoang.

Bên dưới Vọng Thê phong.

Dư vị đại chiến chưa kiềm chế, máu tươi vẩy xuống khắp nơi, khí tức thuật pháp dày đặc như thực chất, hoàn toàn thay đổi đại địa, có chân cụt tay đứt hắt vẫy như mưa.

Những tứ chi này đều hiện lên màu sắc xanh đen, còn có rất nhiều bọc mủ như u cục, tất cả như ngao loại yêu tộc.

"Cô Miểu" áo bào xanh giày đen, tóc dài rối tung, hắn ta vẫn vác một thanh trường kiếm, trong hộp kiếm ánh sáng mơ hồ, trước đó phi kiếm bản mệnh không còn muốn sống, không có chút linh cơ nào, lúc này hơi sáng tắt, tản ra khí tức sinh cơ bừng bừng, dường như lại có được cuộc sống mới.

Hắn ta đứng một mình trong vũng máu, trước mặt là một ngôi mộ mới, đất ở mộ phần chưa khô, một cái bia đá xanh cực lớn đứng sừng sững trước mộ phần, trên đó bóng loáng như gương, không có một chữ. Vẻ mặt "Cô Miểu" ủ dột, đột nhiên trở tay rút ra phi kiếm bản mệnh, phần lớn vết rạn trải rộng trên thân kiếm đều đã biến mất, nhìn lại thân kiếm doanh doanh như nước, ngẫu nhiên có vết rách như sóng nước dập dờn vỡ nát ra, đã khôi phục cảm giác rét lạnh mà lưỡi kiếm nên có.

Kiếm quang bay múa, bột đá rì rào.

Trong khoảnh khắc, một hàng chữ lớn rồng bay phượng múa xuất hiện trên tấm bia lớn: "Ái thê Ngao Tiên chi mộ."

"Phu Cô Miểu khóc lập"

Khắc xong một chữ cuối cùng, "Cô Miểu" khẽ cong đầu gối, quỳ rạp xuống đất như cực kỳ bi ai! Cùng lúc đó, trong ngôi mộ mới, một luồng mờ mịt, cao xa ầm vang tuôn ra như thiên hà cuốn ngược, không giữ lại chút nào rót vào trong cơ thể "Cô Miểu"!

Chỉ một thoáng, bào phục của "Cô Miểu" không gió mà bay, phi kiếm bản mệnh trong tay vù vù trong mây, kiếm minh liên miên, một luồng ánh sáng to lớn ầm vang lấp lánh!

Chỉ một hô hấp, tất cả vết rách trên phi kiếm bản mệnh biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thân kiếm trơn bóng như mới, như trong chớp mắt này lại dung luyện hoàn mỹ, kiếm mang thật lớn bộc phát ra, ý lạnh thấu xương, cường đại, cuồn cuộn, cao xa, mờ mịt... Thuộc về "Tiên" lặng yên tiêu tán.

Nó đã trở thành một thanh tiên kiếm!

Trên Vọng Thê phong, lão giả tóc trắng cầm phất trần trong tay cùng rất nhiều Đại Thừa nhân tộc nhìn tình cảnh này đều lộ ra nụ cười vui sướng.

"Cô Miểu" chậm rãi quay người, áo bào phần phật, dáng người hắn ta thẳng tắp, khí cơ mênh mông như biển, cũng như một thanh danh kiếm đỉnh thiên lập địa, hoàn mỹ không một tì vết, không có chút sơ hở nào. Mặt hướng về phía cô phong hơi thi lễ, "Cô Miểu" chậm rãi gật đầu: "May mắn không làm nhục sứ mệnh!"

"Cực kỳ tốt!" Trên đài cao dưới thác nước, lão giả tóc trắng mỉm cười nói, "Lần này Cô Miểu [Tẩy Tiên] rất thành công!"

"Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ"

"Trong quá trình [Tẩy Tiên], nhất định phải thu liễm thù hận với Đọa Tiên mới có thể diễn chân thực"

"Như thế, mới có thể hoàn chỉnh đạt được tiên vị, tu vi, mệnh cách, khí số... Tất cả mọi thứ của Đọa Tiên!"

"Cô Miểu làm không tệ!"

"Hiện tại, ngươi vững chắc cảnh giới Tiên Nhân một chút, ta sẽ hộ pháp cho ngươi"

"Người tiếp theo, ai đi?"

Tiếng nói vừa dứt, lập tức có một tên Đại Thừa nhân tộc đứng dậy, hành lễ nói: "Ta đi thử một chút!"

Tiên nhân tóc trắng gật đầu, phất trần khẽ nhúc nhích, đã mở ra vòng (Tẩy Tiên] thứ hai...

Chốn hỗn độn.

Chín cột trụ trong sáng như ánh trăng hậu thế, yên tĩnh đứng sừng sững.

Lít nha lít nhít xiềng xích như cây sắn dây đông đúc, từ trên trời cao khoác rủ xuống, một đường trùng điệp như trường hà treo lủng lẳng.

Quan tài huyết sắc bị quấn quanh từng tầng, chìm nổi như phun ra nuốt vào, tiếng xiềng xích va chạm như lũ lụt che ngợp bầu trời.

Ầm ầm...

Ánh sáng tím xanh trùng điệp như nước thủy triều, sấm sét từ dày đến thưa, cuối cùng im bặt mà dừng, kiếp vẫn như mực cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

"Leng keng! Lần này hoàn thành chứng đạo...

"Leng keng! Chi nhánh thăng tiên ba: [Thiên đạo chính thống], tiến độ không biết.."

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.." Theo một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. 1098 chữ

Chương 2979: Vị trí Tiên Đế còn trống

Lúc này khí tức của hắn vô cùng hoàn mỹ như là tạo vật không tì vết trong thiên địa, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy lực lượng mênh mông, dường như một ý niệm có thể dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao, có thể hô mưa gọi gió, long trời lở đất!

Nhìn bóng tối quen thuộc xung quanh, cùng trụ trắng trong bóng tối lồng lộng, chờ đợi giây lát lại không có bất kỳ biến hóa nào, Bùi Lăng thầm thở phào.

Mặc dù lần này con đường của hắn không phải con đường đã thể hiện ra trước mặt "Yếm Khư" tiên tôn vào lần trước, nhưng cuối cùng đã tránh được con đường của "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn!

[Thiên đạo chính thống]...

Ở trước mặt hai vị Tiên Tôn, trái phải nhảy ngang, đầu chi nhánh thăng tiên này thật sự muốn chết!

Cũng may dù là "Ly La" tiên tôn hay "Yếm Khư" tiên tôn, đôi bên đều đánh đến hừng hực khí thế, cũng không có ý muốn ra tay với hắn, nếu không...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay lúc này lại nghe một giọng nói cực kỳ quen thuộc truyền vào trong tai hắn: "Thú vị!"

"Một trăm linh một trận đạo kiếp.."

"Phàm nhân, ngươi tên là gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, đây là giọng "Yếm Khư tiên tôn!

Nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, không phải "Yếm Khư" tiên tôn mà là thiên kiếp!

Tâm niệm mới động, Bùi Lăng lập tức phát hiện cảnh tượng quanh mình lại biến hóa, bóng tối như thủy triều thối lui, chín cột trụ tan thành mây khói, quan tài huyết sắc nhạt lại, xiềng xích giăng khắp nơi lặng yên biến mất... Ánh sao lạnh lẽo tịch mịch như sóng to gió lớn mãnh liệt mà tới, thoáng cái tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Hắn tiến vào một mảnh trời sao bao la bát ngát!

Ngôi sao gần gần xa xa có lớn có nhỏ, trong lúc ánh sao sáng tắt rét lạnh như sương như tuyết.

Nơi này, Bùi Lăng cũng không xa lạ.

Đây là trời sao trong (Minh Thiên Đại Mộng] ở Vĩnh Dạ hoang mạc!

Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong trời sao trước mặt, một bóng dáng quen thuộc không có dấu hiệu nào di ra.

Nàng mày ngài uyển chuyển, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, cung trang đỏ hồng chiếu rọi mắt phượng trong vắt, uy nghi tự nhiên, trên dưới cả người có khí tức sa đọa, hỗn loạn, tà ác, lạnh lẽo... Dày đặc như thực chất, bành trướng tràn ngập, dù dung mạo hay khí tức đều giống "Yếm Khư" tiên tôn như đúc!

Sau khi bóng dáng này xuất hiện, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Bùi Lăng, tiếng nói bình thản: "Hư minh tụ tán, thiên địa chìm nổi"

Tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên "A" một tiếng, chợt khôi phục vẻ lạnh nhạt, lại nói tiếp, "Trên người ngươi có tiên vị mà bản tọa cho "Hơn nữa còn là hai cái "Có phải ngươi là đệ tử của bản tọa trong năm tháng tương lai hay không?"

Tiên vị...

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài.

Vị trước mặt không chỉ là thiên kiếp, hơn nữa là vị bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc ở Bàn Nhai giới hậu thế!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức lắc đầu, rất cung kính thi lễ một cái, nói: "Bẩm tiền bối, danh hào của vãn bối gọi là U Dương"

"Trong năm tháng đời sau, vãn bối và tiền bối vừa quen đã thân, tương hỗ là tri kỷ, là bạn vong niên không có xa cách "Chỉ có điều, vãn bối cũng không phải đệ tử của tiền bối"

Hiện tại ngoại trừ tên thật, hắn có hai tôn hiệu, một là "Yểm"; hai là "U Dương". "Yểm" là tôn hiệu hắn đặt cho mình từ lần thứ nhất tiến vào Vĩnh Dạ hoang mạc. "U Dương" là "Phục Cùng" tổ sư ban tên.

Trang Thục công chúa ở hậu thế rất rõ ràng tên thật và tôn hiệu "Yểm" của hắn.

Bởi vậy, vì đề phòng thay đổi năm tháng bình thường, hắn không sử dụng tên và tôn hiệu "Yểm" này của mình. Nghe vậy, thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng khẽ gật đầu.

Bạn vong niên tương lai... Nàng nhìn tên nhân tộc này, thật sự rất vừa mắt, tràn đầy thiện cảm không có chút lý do nào!

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng không tiếp tục đề tài này, mà gọn gàng dứt khoát nói việc chính: "Một trăm linh một trận đạo kiếp.."

"Con đường của ngươi rất thú vị!"

"Cực hạn của thiên đạo là [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], tất cả một trăm trận đạo kiếp"

"Từ xưa đến nay, có thể thành tựu loại nội tình này, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay"

"Chưa bao giờ có ngoại lệ!"

"Bây giờ ngươi lại có được một trăm linh một trận đạo kiếp"

"Mặc dù chỉ nhiều hơn một kiếp.."

"Nhưng một kiếp này lại mang ý nghĩa con đường mới!"

"Mang ý nghĩa siêu thoát!"

"Con đường hiện tại của ngươi đã là làm trái thiên cương, nhưng lại là thiên cương mới...

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, con đường hiện tại của hắn là [Thiên đạo chính thống 1!

Làm trái thiên cương, thiên cương mới...

Đây là đồng thời đi con đường của hai vị Tiên Tôn là "Yếm Khư" và "Ly La"?

Lúc này, thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng lại nói tiếp: "Thế nhưng, bây giờ ngươi tốt nhất phải nhanh chóng thành tiên!"

"Con đường này mới mở, cực kỳ không ổn định.

"Một khi chờ đường ổn định lại, con đường này là cực hạn của thiên đạo mới!"

"Đến lúc đó, con đường này sẽ hoàn toàn khuynh hướng trật tự, lại không bất kỳ quan hệ gì với hỗn độn.

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng hỏi: "Ý của tiền bối là, hiện tại ta đi con đường này không thuộc về trật tự, cũng không thuộc về hỗn độn 1102 chữ

Chương 2980: Vị trí Tiên Đế còn trống (2)

"Nhưng nếu kéo thời gian dài, con đường này sẽ thuộc về trật tự?"

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng khẽ gật đầu: "Không sai!"

Bùi Lăng lập tức lại hỏi: "Xin hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể phán đoán con đường này đã ổn định lại chưa?"

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng bình tĩnh nói: "Lại có vị Đại Thừa thứ hai đạt tới một trăm linh một trận đạo kiếp"

Lại xuất hiện vị Đại Thừa một trăm linh một kiếp thứ hai?

Vậy thời gian còn sớm...

Không đúng!

Thủ đoạn tiên gia thủ đoạn thì chưa chắc!

Ngược lại thiên kiếp bị "Yếm Khư" tiên tôn phong ấn nơi đây, ngoại trừ nhân tộc, ngoại giới không có kiếp để độ, điều này là tin tức không tệ với hắn...

Đương nhiên, hiện tại thiên kiếp nói không sai.

Con đường này không thể kéo dài thời gian!

Phải mau chóng thành tiên!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm"

"Tiếp theo, nếu vãn bối thành tiên, không biết còn có chỗ nào cần phải chú ý?"

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng hơi nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng là đối phương tự đi ra con đường này!

Theo lý mà nói, không còn sự tồn tại nào hiểu rõ con đường này hơn tên "U Dương" hậu bối này.

Vốn nàng còn muốn hỏi đối phương về tình huống cụ thể của con đường này, dùng để tham chiếu cho việc làm thí nghiệm tiếp theo.

Sao hiện tại đối phương lại như cũng không biết, ngược lại còn thỉnh giáo con đường này từ mình?

Nghĩ tới đây, thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng lập tức nói: "Chỉ là thành tiên mà thôi"

"Lấy nội tình bây giờ của ngươi, đã không có gì cần phải chú ý"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Tiền bối, còn mấy vị trí Tiên Tôn còn trống?"

Vấn đề này, hắn đã từng hỏi "Yếm Khư" tiên tôn, sau đó lại tìm "Ly La" tiên tôn hỏi thăm, hai vị Tiên Tôn trả lời hoàn toàn khác biệt!

Bây giờ, thiên kiếp trước mặt đã coi mình thành "Yếm Khư" tiên tôn... Lời do đối phương nói ra, theo một ý nghĩa nào đó cũng đại diện cho "Yếm Khư tiên tôn.

Lúc này vừa hay xác nhận với đối phương một chút!

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng nghe vậy, bình tĩnh nói: "Có bốn vị trí Tiên Tôn còn trống"

"Một cái là chư thiên, một cái là vạn giới"

"Hai vị trí Tiên Tôn còn trống này, có thể tranh đoạt Đế vị Không Gian chi chủ"

"Hai vị trí còn trống kia, một cái là sinh mệnh, một cái là tử vong"

"Hai vị trí Tiên Tôn còn trống này có thể tranh đoạt Đế vị Luân Hồi chi vương"

Bốn vị trí Tiên Tôn còn trống? !

"Không gian chi chủ"...

"Luân Hồi chi vương"...

Điều này...

Cùng một vấn đề, hắn hỏi ba sự tồn tại, sau đó ba sự tồn tại này trả lời không giống nhau! ?

Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ như nước thủy triều, hắn nhanh chóng tỉnh táo suy nghĩ, bộ tộc Kim ô chưởng quản ban ngày, chắc vị trí Tiên Tôn "Chư Thiên" còn trống này tương ứng với Kim Ô tộc.

Còn "Vạn giới", hơn phân nửa là tương ứng Long tộc!

"Sinh mệnh" và "Tử vong" càng đơn giản hơn, tất nhiên là Nhân Vương Chung Quỳ Liệt và U Minh chi chủ!

Thế nhưng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi lại: "Tiền bối, hiện tại U Minh chi chủ đã đại diện cho tử vong, vì sao hắn vẫn chưa phải Tiên Tôn?"

Vẻ mặt thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng bình tĩnh nói: "Hắn chỉ có thể đại diện, hiện tại đây là năm tháng tử vong"

"Nếu hắn muốn thành Tôn, nhất định phải siêu thoát năm tháng, đồng thời biểu tượng cho tử vong trong cả quá khứ và tương lai "Lại hoặc là.."

Nữ tử cung trang đỏ hồng thản nhiên nhìn qua Bùi Lăng, tiếp tục nói, "Tiên nhân thượng giới không còn vĩnh sinh!"

Bùi Lăng nhíu mày, Nhân Vương Chung Quỳ Liệt đã nói cho hắn biết điều kiện U Minh chi chủ thành Tôn.

Nhưng cách nói của Nhân Vương Chung Quỳ Liệt là, thứ nhất Chư Thiên Vạn Giới đều hóa thành quốc gia người chết; thứ hai thôn phệ một vị "Vương" người sống.

Điều này hoàn toàn không giống lời mà thiên kiếp đang nói!

Không...

Chư Thiên Vạn Giới đều là quốc người chết gia, chắc như thiên kiếp đã nói, tiên nhân thượng giới không còn vĩnh sinh!

Nhưng thôn phệ "Vương" người sống...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng lại hỏi: "Nếu U Minh chi chủ thôn phệ một vị Vương người sống, có thể thành Tôn không?" Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng bình thản nói: "Kia là trình tự thành Đế"

"Nếu Chư Thiên Vạn Giới thật sự xuất hiện một vị sinh mệnh chi chủ, hắn lại có thể thôn phệ hắn ta, vậy hắn thật sự có thể thành Tôn"

"Nhưng sau khi hắn thành Tôn, đã chìm đắm vào điên dại, không còn thần trí "Bản tọa chấp chưởng là hỗn độn "Sau khi hắn điên dại, dù đã thành Tôn cũng bị bản tọa dễ dàng thôn phệ"

Bùi Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng không biết hai vị Tiên Tôn và thiên kiếp trước mặt là ai nói đúng. Nhưng so sánh ra, hiện tại thiên kiếp là người giải thích cặn kẽ nhất trong ba người.

Thế là, Bùi Lăng tiếp tục hỏi: "Tiền bối, U Minh chi chủ muốn thành Tôn, cần biểu tượng cho tử vong trong cả quá khứ và tương lai, Tiên Tôn khác đều là như thế?"

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng mắt sắc tĩnh mịch, từ tốn nói: "Bản tọa và Ly La chính là như thế.

"Còn hai vị khác, bản thân chính là quá khứ và tương lai"

"Ngoại trừ cái đó ra, vị trí Tiên Tôn còn trống khác cũng phải như thế.

1104 chữ

Chương 2981: Vị trí Tiên Đế còn trống (3)

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhanh chóng hỏi lại: "Xin hỏi tiền bối, vãn bối có phong thái thành Tôn hay không?"

Trước đó "Yếm Khư" tiên tôn từng nói, hắn có phong thái thành tựu Tôn.

Hơn nữa, trong hai vị trí Tiên Tôn còn trống mà "Yếm Khư" tiên tôn nhắc đến, có một cái là của hắn!

Chỉ có điều, sau đó "Ly La" tiên tôn lại nói hắn chỉ có phong thái thành Vương...

Hiện tại, tất nhiên hắn muốn nghe ý kiến của thiên kiếp...

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng bình tĩnh nói: "Có!"

"Trong bốn vị trí Tiên Tôn còn trống mà bản tọa vừa nói, ngươi cũng có thể ngồi lên Bùi Lăng nghe vậy, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu.

Quan điểm của hai vị Tiên Tôn và thiên kiếp, hai so một, "Ly La" tiên tôn chắc chắn đã tính sai!

Hắn nhanh chóng hỏi: "Nếu vãn bối thành Tôn, làm như thế nào mới có thể là để lại biểu tượng mà vị trí Tiên Tôn cần có trong quá khứ và tương lai?"

Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng từ tốn nói: "Ngươi vốn không phải sinh linh trong năm tháng này.

"Chỉ cần lưu lại biểu tượng ở năm tháng này, sau đó còn sống trở lại năm tháng ban đầu là được"

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ lời nàng nói, sau đó suy nghĩ, đột nhiên lại hỏi: "Như vậy, tổng cộng có mấy vị trí Tiên Đế còn trống?" Thiên kiếp biến thành nữ tử cung trang đỏ hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, chậm rãi nói: "Không Gian chi chủ, Tạo Vật chi chủ, Thời Gian chi vương, Luân Hồi chi vương.."

Chốn hỗn độn.

Sa mạc hoang vu chập trùng lan tràn, bóng tối tràn ngập, chín cột trụ cao ngất.

Lít nha lít nhít xiềng xích quấn lấy quan tài huyết sắc, chìm nổi thoải mái giữa không trung.

Rầm rầm... Rầm rầm... Tiếng lũ lụt trùng điệp không ngừng không nghỉ.

Bên ngoài chín cột trụ, vẻ mặt từng nhân tộc trang nghiêm, mắt không chớp ngắm nhìn kiếp lôi đánh xuống.

Điện quang to lớn sáng tắt giữa thiên địa, ngắn ngủi chiếu sáng phương thế giới này.

Sau khi bóng dáng huyền bào vác đao độ kiếp xong, đột nhiên biến mất.

Chờ đợi khoảng một lát, đối phương vẫn chưa từng xuất hiện, từng tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong lại nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu tiếp tục độ kiếp.

Huyết nhục của Đọa Tiên to lớn bị nghiền thành vũng máu, như nước mưa hắt vẫy trên đầu, trên mặt, trên thân những tu sĩ này.

Ầm ầm....

Sấm sét vang lên, lực lượng lạnh lẽo, hỗn loạn đến từ huyết nhục Đọa Tiên, cùng huy hoàng thiên uy quấn vào nhau, chấn động giữa chín cột trụ.

Từng bóng người ngã xuống, hôi phi yên diệt, cũng có từng bóng người giãy giụa bò lên, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên... Nhân tộc bên ngoài chín cột trụ im lặng nhìn tình cảnh này, như ruộng lúa trong bão tố, mỗi một gốc cây lúa đều chập chờn dữ dội trong mưa gió.

Nửa ngày sau, số lượng tu sĩ hơi giảm bớt, sau khi chữa thương hoàn tất lại một lần nữa bước vào trong chín cột trụ.

Huyết vũ Đọa Tiên càng nhiều hơn vừa rồi một chút bay lả tả rơi xuống...

Tím xanh đan xen trên trời cao, soi sáng ra từng khuôn mặt nhân tộc.

Ở chỗ cách chín cột trụ một khoảng cách, "Không Mông" đột nhiên thở ra một hơi, pháp lực cả người khuấy động, trong chớp mắt chui vào trong cơ thể, khí cơ bình thản như tịnh thủy.

Lúc này nàng sinh cơ dạt dào, thương thế đều khôi phục, khí tức thuần túy cô đọng đã tới đỉnh phong.

Đôi mắt sáng mở ra, đảo qua quanh mình, lại không thấy Bùi Lăng, "Không Mông" nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen, không khỏi nhìn về phía "Hồn Nghi", tiếng nói lãnh đạm: "Bùi đạo hữu đâu?"

"Hồn Nghi" váy dài bồng bềnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, vẻ mặt bình thản: "Đế tung xa xăm, huyền ảo thâm thúy"

"Ngươi chỉ là một tiên hạ đẳng, không có tư cách được biết"

Sắc mặt "Không Mông" lạnh lẽo, lập tức nói: "Bùi đạo hữu không thể rời đi mà không để lại một câu cho bản tọa, chắc chắn là ngươi cố ý giấu giếm "Bản tọa khuyên ngươi thành thật chuyển lời"

"Nếu không, đừng trách bản tọa không khách sáo!"

Tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới tám mươi mốt trận đạo kiếp!

Không chỉ có thực lực tăng nhiều, hơn nữa lại có thể sử dụng một ấn trong tam đại thiên ấn Tố Chân Thiên!

Lần trước tu luyện [Âm Cực Vô Tướng], "Hồn Nghi" này đã bắt đầu đối đầu với nàng.

Hiện tại lại đứng ở trước mặt nàng, giấu giếm vị trí của Bùi Lăng, tất nhiên nàng sẽ không khách sáo với đối phương.

Nghe vậy, vẻ mặt "Hồn Nghi" nhàn nhạt, giọng mang theo vẻ thương hại: "Tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng, không khám phá được hư ảo.."

"Sướng vui giận buồn đều ảnh hưởng bởi huyễn cảnh, đạo tâm bị long đong, thật thà ngây thơ, thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc!"

"Vốn dĩ, bản đế không muốn so đo với tiên hạ đẳng một giới như ngươi"

"Nhưng tiên hạ đẳng nhà ngươi quá không có quy củ!"

"Là Tiên Đế thượng giới, lần này thuận tiện dạy quy củ cho ngươi thật tốt!"

Trong lúc hai người nói chuyện, váy phồng lên, tiên lực bành trướng, đã sắp ra tay.

Vào lúc này, một bóng dáng huyền bào vác đao đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người.

Hắn bào phục chấn động, khí cơ bừng bừng phấn chấn, trên dưới cả người tràn ngập khí tức vô cùng kinh khủng như biển giận sóng to, đang muốn hủy diệt chúng sinh vạn vật.

Lúc này, thấy mình đã rời khỏi mộng cảnh, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức đưa tay, một trái một phải ôm eo nhỏ nhắn của hai người "Không Mông" và "Hồn Nghi", tiếng nói trầm thấp: "Đi!"

Ngay sau đó, bóng dáng ba người lập tức tan thành mây khói.

1108 chữ

Chương 2982: Trao đổi tin tức

Nhân tộc xung quanh tiếp tục nhìn vào bên trong chín cột trụ, sấm sét cuồn cuộn, kiếp lôi như mưa, thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ kiềm chế, từng nhân tộc hoặc đứng hoặc nằm...

Không có bất kỳ người nào phát hiện sự khác thường, dường như ba người vừa rời đi chưa từng xuất hiện...

Hồng hoang.

Huyết nguyệt rơi về phía tây, đỏ hồng rải ra mặt đất.

Có cốc vắng như ốc biển, mọi tiếng động vang vọng.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cỏ cây chập trùng, ba bóng người lặng yên hiện ra.

Người ở giữa huyền bào vác đao, chính là Bùi Lăng.

Hắn một trái một phải ôm hai bóng dáng yểu điệu, một cẩm y váy hoa, đôi mắt sáng đầy nước; một áo đậm váy dài, tóc sương ngọc nhan, lại là "Không Mông" và "Hồn Nghi".

Ánh trăng như nước, soi sáng ra mặt mày ba người.

Chẳng biết từ lúc nào mặt nạ trên mặt bọn họ đã tiêu tán.

Vừa mới đứng vững, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Hai vị tiền bối, bắt đầu từ lúc ta độ kiếp đến vừa rồi xuất hiện, tất cả tốn bao lâu?"

Nghe vậy, "Không Mông" lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Khoảng một canh giờ"

Một canh giờ.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, từ lúc hắn bắt đầu đi con đường của "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn đến khi bắt đầu độ kiếp, chỉ cách nhau một canh giờ!

Trận đạo kiếp thứ một trăm linh một kia chỉ tốn thời gian mười ngày!

Thế nhưng, nơi phong ấn thiên kiếp là chốn hỗn độn, thời gian cực kỳ hỗn loạn.

Lúc trước hắn ở bên ngoài chín cột trụ, từng nhìn "Không Mông" tiền bối độ kiếp, bắt đầu từ khi thiên kiếp rơi xuống, tốc độ chảy của thế giới trong chín cột trụ sẽ trở nên càng lúc càng nhanh.

Ngoại giới chỉ mới qua hơn nửa đêm, "Không Mông" trong chín cột trụ cũng đã vượt qua mấy chục trận đạo kiếp...

Về phần tiên lộ mà hắn vừa đi, độ trận đạo kiếp thứ một trăm linh một, nói chuyện với thiên kiếp đều bị tăng nhanh thời gian.

Mặc dù trong cảm giác của hắn đã qua thật lâu, nhưng ngoại giới lại chỉ mới qua một canh giờ...

Xác định thời gian không trôi qua quá lâu, Bùi Lăng lập tức nói: "Hồn Nghi tiền bối, Không Mông tiền bối, từ khi chúng ta vào ván cờ đến nay mới được trùng phùng, nên trao đổi việc mà chúng ta đã trải qua thật kỹ càng"

"Hồn Nghi" và "Không Mông" nghe vậy đều gật đầu: "Được!"

"Bùi tiên đế nói rất đúng"

"Hồn Nghi" dẫn đầu nói: "Sau khi bản đế vào ván cờ, vừa bước ra thung lũng đã xuất hiện trong một mảnh rừng rậm"

"Còn chưa kịp tra xét rõ ràng quanh mình, đã có Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nhân tộc xuất hiện, đưa bản đế đến một cái hang"

"Sau đó, lại đi theo bọn họ đến một thôn xóm nhân tộc.

"A, đúng, trong lúc này bản để từng gặp được hai tiên hạ đẳng Cửu Nghi sơn Thế Vị và Luân Hồi tháp Phi Vinh này"

"Thế nhưng, hai tiên hạ đẳng kia thân phận không đủ, chẳng mấy chốc đã bị mấy tên Đại Thừa tám mươi mốt kiếp kia sắp xếp đi làm những chuyện khác, tách ra với bản đế "Sau khi tiến vào làng, huyễn cảnh tiếp tục diễn biến"

"Người được gọi là thôn trưởng trong thôn, nghi là Tiên Đế lâm trần, hắn nói cho bản đế và Đại Thừa khác biết tất cả kế hoạch đều phải tăng tốc độ"

"Sau đó nữa, sắp xếp nhiệm vụ hộ tống này cho bản đế "Lại sau đó nữa.."

"Chỉ là tiểu kiếp huyễn cảnh không đáng nhắc đến "Sau khi bản đế độ xong tất cả lôi kiếp đã thấy tiên hạ đẳng Không Mông cũng chạy tới"

"Tiếp theo là gặp phải Bùi tiên đế.."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động, thời gian "Hồn Nghi" tiền bối vào ván cờ không dài, hơn nữa phần lớn thời gian đều ngây ngốc ở chốn hỗn độn.

Tình báo mà nàng nắm giữ có sự trùng khớp cao độ với tin tức mà hắn đang biết...

Chẳng mấy chốc, "Hồn Nghi" cẩn thận nói xong toàn bộ việc đã trải qua, cùng Bùi Lăng nhìn về phía "Không Mông"

"Không Mông" trầm giọng nói: "Sau khi ta vào ván cờ, vì Đọa Tiên ngoại tộc tập kích nên tách ra với Bùi đạo hữu"

"Lại sau đó nữa gặp phải nguy hiểm, được hai vị Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nhân tộc cứu"

"Chỉ tiếc, vị tiên dân Đại Thừa tám mươi mốt kiếp nhân tộc thứ nhất bị hại"

"Sau đó, ta và Thùy Vũ, Cô Miểu, Tượng Tái bị một vị nữ tiên dân nhân tộc gọi là Ngân Khương cứu đến một thôn.

"Thôn kia có rất nhiều nhiệm vụ"

"Ví dụ như sinh dưỡng dòng dõi, yêu cầu là không thể dùng thuật pháp, chỉ có thể dựa vào cha tinh mẫu máu; còn có đi săn Đọa Tiên; trồng linh cốc; hộ tống; vào U Minh...

"Ngân Khương từng nhắc với chúng ta một việc là trảm Kiến Mộc!"

"Chúng ta muốn biết thời gian cụ thể và kế hoạch trảm Kiến Mộc, vì vậy sau khi hỏi thăm thôn trưởng, đã tiếp nhận nhiệm vụ vào U Minh"

"Trước khi tiến vào U Minh, chúng ta hoàn toàn không biết gì về nhiệm vụ "Sau đó mới hiểu được, mục đích chủ yếu của chuyến này là giết Quyệt!"

"Vị phụ trách tọa trấn chỉ huy, trù tính chung toàn cục nhiệm vụ lần này, chính là tổ sư khai phái Lưu Lam hoàng triều"

Nói đến đây, "Không Mông" hơi dừng lại, mới tiếp tục nói, "Thùy Vũ, Tượng Tái còn có Ngân Khương tiên dân, đều vẫn lạc trong nhiệm vụ lần này "Ta và Cô Miểu may mắn chống đỡ đến cuối cùng, Cô Miểu trọng thương sắp chết, cưỡng ép tranh đạo với Phệ Tâm Quyệt"

"Cũng may, hắn thắng, thành công sống tiếp"

"Về sau lại được sắp xếp nhiệm vụ trảm Kiến Mộc kia"

"Lúc trước vào thôn, thôn trưởng từng nói nhiệm vụ lớn liên quan đến nhân tộc hồng hoang, một là trảm Kiến Mộc; hai là hộ tống"1103 chữ

Chương 2983: Trao đổi tin tức (2)

"Cô Miểu đã nhận nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, sau khi ta trở lại trong thôn đã nhận nhiệm vụ hộ tống này"

"Tiếp theo, ta đi theo đội ngũ tiến vào chốn hỗn độn...

"Những việc sau đó không khác Hồn Nghi lắm"

"Ngoại trừ những điều này, ta còn biết cứ điểm ở toàn bộ khu vực này "Lúc nhân tộc ở khu vực này gặp mặt, giữa đôi bên đều có ám ngữ."

"Còn có, mặt đất hồng hoang bốn bề nguy hiểm.

"Ban ngày mười mặt trời nhô lên cao, Đại Nhật chân hỏa thiêu sạch chúng sinh vạn vật, chỉ có Đại Thừa tám mươi mốt kiếp trở lên mới có thể cất bước ra ngoài"

"Đêm tối là huyết nguyệt treo cao, trăng tròn kia cổ quái, không thể ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nó.."

"U Minh có rất nhiều tà ma, ví dụ như Ứng Thanh Quyệt, Khốc Quyệt, Tiếu Quyệt, Thuyết Mộng Quyệt... Trước khi đền tội không thể đáp lại"

"Cũng không thể khóc, không thể cười, không thể có mớ...

"Nhưng hiện tại đã không sao.."

Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, "Không Mông" tiền bối giống hắn, đều là nhóm Đại Thừa đầu tiên tiến vào hồng hoang, nàng nắm giữ manh mối còn nhiều hơn cả "Hồn Nghi" tiền bối.

Đối với tình huống hiện tại lại rất quan trọng!

Đặc biệt là những cứ điểm do nhân tộc bố trí...

Thấy "Không Mông" tiền bối cũng đã nói xong, Bùi Lăng lập tức nói: "Sau khi vào ván cờ ngày đó, vừa rời khỏi Phù Sinh kỳ cục đột nhiên bị tập kích...

"Cho đến tận nay ngoại trừ Họa tiền bối, dị tộc yêu tộc đồng hành vào ván cờ đều đã vẫn lạc"

"Theo vãn bối biết, hiện tại Đại Thừa còn sống theo thứ tự là ba người chúng ta, còn có Cô Miểu tiền bối, Thế Vị tiền bối, Phi Vinh tiền bối, Họa tiền bối, Mặc Côi tiền bối, Tử Tắc tiền bối... Cùng tiên lại Trì Yểu không biết vì sao lại đi vào"

"Ngoại trừ cái đó ra, vãn bối không biết vị Đại Thừa cuối cùng vào ván cờ là ai, chỉ có thể xác định hắn là Đại Thừa trong bốn tông Thánh đạo ta.."

"Còn có...

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã nói đại khái tin tức mà mình biết một lần.

Sau khi nghe xong, "Hồn Nghi" lập tức hơi kỳ quái hỏi: "Ba vị Tiên Đế Thùy Vũ, Túc Cấp còn có Vô La đều không thông qua thử thách trong huyễn cảnh?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, hắn có Kế Sương Nhi định vị tất cả quân cờ cho hắn, mặc dù Kế Sương Nhi không thể phân biệt thân phận mỗi một người vào ván cờ, nhưng thân phận mỗi một người bị loại lại biết rõ ràng! Vô Thủy sơn trang "Thùy Vũ", "Túc Cấp" còn có "Vô La" đều đã vẫn lạc!

Nhưng Bùi Lăng đang muốn đáp lời, "Không Mông" lại trả lời trước một bước: "Túc Cấp và Vô La chắc đều vẫn lạc vì Ứng Thanh Quyệt"

"Lúc chúng ta vừa tiến vào thôn xóm nhân tộc hồng hoang, không biết việc Ứng Thanh Quyệt.

"Lúc đó Thùy Vũ từng cách không truyền âm cho tất cả Đại Thừa Vô Thủy sơn trang, để xác định thân phận toàn bộ người vào ván cờ lúc ấy"

"Lúc ấy ta đã từng truyền âm cho Bùi đạo hữu... Nhưng chẳng mấy chốc đã bị Ngân Khương ngăn cản.

"Chắc Túc Cấp và Vô La đã đáp lại Thùy Vũ vào lúc đó"

"Về phần Thùy Vũ thì vẫn lạc trong tay Phệ Tâm Quyệt ở trong U Minh.."

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Không sai!"

"Lúc ấy Ứng Thanh Quyệt ngụy trang giọng Không Mông tiền bối, cách không nói chuyện một đoạn thời gian với vãn bối"

"May mắn lúc ấy vãn bối phát hiện sớm, phát hiện không đúng lập tức gián đoạn giao lưu"

"Về sau, Ứng Thanh Quyệt cưỡng ép tranh đạo với vãn bối, bị vãn bối đánh lui.."

Nói đến đây, Bùi Lăng dừng lại một chút, chợt lại nhìn "Không Mông", hỏi: "Lúc ấy Không Mông tiền bối cách không đối thoại với vãn bối, có bị Ứng Thanh Quyệt tập kích không?"

"Không Mông" nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Lúc ấy ta ở trong thôn xóm, có nhân tộc hồng hoang bố trí tiên trận che chở khu dân cư"

"Dựa theo cách nói của Ngân Khương, Ứng Thanh Quyệt không cách nào khóa chặt vị trí của ta"

Tiên trận...

Bùi Lăng lập tức hiểu được, lúc ấy hắn đến gần thôn kia, mặc dù có vị trí cụ thể của quân cờ, nếu không phải thôn trưởng ra tiếp ứng, hắn cũng không thể tìm được lối vào thôn.

Hơn nữa, trước khi "Khốc Quyệt" bị trảm, tất cả nhân tộc không thể khóc!

Trong tình huống này, anh hài vừa ra đời gần như hoàn toàn không cách nào sống sót.

Nghĩ đến tiên trận kia, chẳng những có thể ngăn cản hắn và "Ứng Thanh Quyệt", chắc cũng có thể tiến hành phòng ngự "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt" ở một mức độ nào đó.

Lúc này, giọng "Hồn Nghi" mang theo sự tiếc nuối, khẽ lắc đầu nói: "Thùy Vũ, Túc Cấp, Vô La... Đều không cẩn thận!"

"Mặc dù phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh bình thường, nhưng có thể dùng cho những Tiên Đế chúng ta rèn luyện tâm cảnh, sao có thể đơn giản?"

Nói xong, nàng cũng không để chuyện này ở trong lòng, ngược lại nhìn về phía Bùi Lăng, hỏi, "Bùi tiên đế, không biết lúc nào có thể leo lên Kiến Mộc?"

Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Hiện tại chưa phải lúc"

"Ở gần Kiến Mộc có quá nhiều tiên nhân dị tộc, dựa vào tu vi thực lực hiện tại của chúng ta, vẫn chưa thể tới gần"

"Thế này đi, hai vị tiền bối theo vãn bối tiến về hoàng đô mà Nhân Vương Chung Quỳ Liệt trấn giữ, tụ hợp cùng Mặc Côi tiền bối trước"

"Sau đó nữa, vãn bối cần phải đến Thanh Khâu một chuyến...

"Leo lên Kiến Mộc, lại đến hai chuyện này"

"Trước đó, vãn bối còn có chút vấn đề muốn nghe ngóng với Nhân Vương Chung Quỳ Liệt.."

Đang nói, một tia đỏ hồng cuối cùng của huyết nguyệt lặng yên thối lui.

1107 chữ

Chương 2984: Trao đổi tin tức (3)

Màn đêm tối tăm dày đặc bao phủ mặt đất, chân trời phương đông có một vòng màu trắng bạc oánh nhuận rực rỡ.

Trong chốc lát, mười vòng mặt trời huy hoàng nhảy ra đường chân trời, vạn đạo Đại Nhật chân hỏa theo thác nước vàng ròng, vung vẩy trên trời cao, chiếu rọi vạn dặm.

Vô số cỏ cây, dòng sông, suối nước, sinh linh... Hôi phi yên diệt.

Giữa thiên địa có kiếp tro trùng điệp.

Trong cơ thể Bùi Lăng như ngàn vạn núi lửa đồng thời bộc phát, tốc độ huyết mạch chảy xiết cuồn cuộn vù vù, khí tức của hắn liên tục tăng lên, tiên lực phồng lên, cuồn cuộn, bừng bừng phấn chấn.

Sau lưng có năm đạo thanh khí trong vắt, gió mát bốc lên.

Năm đạo thanh khí này, cái thứ nhất khiến chúng sinh thấy một lần, vạn vật đều quên; cái thứ hai tràn đầy ý điên đảo, nghịch chuyển; cái thứ ba thì vô cùng chất phác như động không phải động.

Hai đạo thanh khí cuối cùng, một cái tràn đầy ý bi thương, đau buồn; một cái khác lại tràn đầy tình cảm vui vẻ, vui sướng... Rõ ràng là "Bản nguyên" của "Khốc" và "Tiếu"!

Hồng hoang.

Biển sâu.

Nước biển phun trào, lực lượng lớn cuồn cuộn mang theo gió mạnh lạnh thấu xương phun ra nuốt vào giữa các đảo.

Phía trên kình sóng màu mực có đài cao nguy nga sừng sững.

Đài cao bao la như trụ lớn thông thiên, thẳng tắp trên đó, thân rồng khổng lồ quấn trên trụ lớn, lân giáp tươi sáng, một đôi mắt rồng mở to, từ trong mây quan sát xuống, trợn mắt ngậm lửa, râu trảo mở ra, uy áp vô hình ầm vang rơi xuống.

Mặt đài vốn là phiến đá thuần trắng, màu sắc đỏ hồng và đen nhánh giăng khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc như thực chất.

Túc sát rét lạnh, không vung đi được.

Soạt... Rầm rầm...

Theo tiếng nước, từng Thủy tộc thò ra từ trong biển sâu, nhìn về phía đài cao.

Lúc này, một vài đội tiên nhân Thủy tộc đứng trên đài, người cầm đầu tóc lam áo lam, khí chất lạnh lùng sâm nhiên, chính là Giao Nhân tiên quan.

Canh giờ chưa tới, rất nhiều tiên nhân đều nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích, mặc cho gió biển tanh mặn thổi bay vạt áo.

Theo sóng biển chìm nổi, ánh mắt rất nhiều Thủy tộc nhao nhao nhìn về phía một bóng dáng đặc biệt yếu đuối trên đài, hắn ta tóc dài xõa tung, mình đầy thương tích, khí tức vô cùng suy vi, gần như sẽ vẫn lạc bất cứ lúc nào. Từng đạo truyền âm nhanh chóng giao lưu dưới đài cao: "Đây là nhân tộc đã giết vô số thủ túc tộc ta?"

"Hừ! Nhân tộc sinh ra là huyết thực, đây cũng là số mệnh của bọn họ! Nhân tộc này làm trái thiên cương, tội lỗi đáng chém!"

"Không sai! Chư thiên vạn giới, tộc quần vô số, có người sinh ra cường thịnh nhất định là chúa tể phương thế giới này; có người sinh ra yếu đuối, vậy nên thành thật làm huyết thực!"

"Luôn không chịu an phận thủ thường, chém chém giết giết... Loại người làm trái thiên cương này, nên đồ toàn tộc của hắn!"

"Hương vị của nhân tộc khá tốt.."

Lúc này, đỏ hồng hoàn toàn rút đi, trong bóng tối ngắn ngủi, chân trời phương đông có màu trắng bạc lặng yên xuất hiện.

Trong lúc ánh sáng vàng ròng phun ra nuốt vào, mười vòng mặt trời huy hoàng ầm vang hiện ra!

Một tiên nhân có đặc điểm tôm biển rõ ràng, lập tức trầm giọng quát: "Canh giờ đã đến!"

Giao Nhân tiên quan cầm đầu xoay người, khom mình hành lễ với Cự Long chiếm cứ trụ cao: "Nhân tộc này tàn sát rất nhiều người tộc ta, tội ác từng đống, tội nghiệt ngập trời!"

"Nay đưa lên (Tru tội đài], theo luật đáng chém!" Tiếng nói vừa ra, trên trời cao lập tức vang lên một tiếng long ngâm lanh lảnh!

Trong tiếng rên, bóng tối to lớn bao phủ toàn bộ (Tru tội đài], có uy áp cường đại mau lẹ rơi xuống.

Thấy mình sắp chết, "Trì Yểu" lập tức dùng hết sức lực cả người phấn khởi hô to: "Không thể giết ta...

Lời còn chưa nói hết, một cái trát đao đầu rồng ầm vang rơi xuống!

Ầm!

Huyết nhục văng tung tóe, đầu "Trì Yểu" lăn xuống, mảng lớn tiên huyết hắt vẫy cả đài, thể xác không đầu chậm rãi ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có.

"Trì Yểu" vẫn lạc!

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi vắng vẻ, tùng xanh.

Trên bàn cờ đá dưới gốc tùng, quân cờ trắng đen đan xen, chém giết hừng hực.

"Cựu" cầm một quân cờ đen trong tay, không nhúc nhích dừng ở giữa không trung.

Đại Thừa đứng vây quanh, vắng lặng im ắng.

Bỗng nhiên, cánh tay "Cựu" khẽ nhúc nhích, cờ đen đặt xuống phía trên bàn cờ.

Tất cả Đại Thừa lập tức không chớp mắt nhìn tình cảnh này.

Cộc!

Một tiếng vang nhỏ, cờ đen hạ xuống, một quân cờ trắng bị chặn tất cả đường đi, không còn đường sống, trong nháy mắt bị ăn.

Tình huống tương tự từng xảy ra quá nhiều lần, ánh mắt Đại Thừa vây xem đều bình thản, không có chút gợn sóng nào.

Cửu Nghi sơn "Điều Chu" từ tốn nói: "Lần này đến lượt chính đạo ta Tiếng nói vừa dứt, Lưu Lam hoàng triều "Kiệm Thứ" đã nói: "Đến nay Lưu Lam hoàng triều chỉ có Thương Hưng vào ván cờ"

"Lần này, trẫm đi thử một chút!"

Bốn tông chính đạo khác đều im lặng không nói, không ai phản đối.

Thế là, "Kiệm Thứ" tiến lên, đi đến bên cạnh bàn đá, nhặt lên một quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Trong tiếng động khẽ khàng, "Kiệm Thứ" biến mất không thấy gì nữa.

Chốn hỗn độn.

Chín cột trụ che trời, lít nha lít nhít xiềng xích quấn lấy quan tài huyết sắc, chìm nổi giữa không trung.

Bên ngoài chín cột trụ, từng nhân tộc tốp năm tốp ba đứng trên sa mạc hoang vu, mắt sáng như đuốc không chớp lấy một cái nhìn qua lôi đình cuồn cuộn bên trong chín cột trụ.

1095 chữ

Chương 2985: Che trời

Ầm ầm...

Mỗi một đạo kiếp lôi đánh xuống, mùi khét lẹt tràn ngập, đám người hoặc đứng hoặc ngã ngửa, quanh người pháp lực phun trào, điện xà tím xanh đi khắp như thoi đưa.

Rất nhiều Đại Thừa nhân tộc bình tĩnh nhìn tình cảnh này, bí mật truyền âm giao lưu: "Tỉ lệ thành công lần này lại tăng lên không ít "Số lượng đồng tộc có thể đạt tới Đại Thừa, chắc càng nhiều hơn trước đó"

"Có lẽ Đại Thừa tám mươi mốt kiếp cũng có thể thêm ra một bộ phận tương đương.."

"Đại chiến sắp đến, đây là chuyện tốt"

"Không sai! Khí vận định sẵn của chư tộc đều âm thầm nghiêng về phía tộc ta, tình hình như vậy cũng là việc đương nhiên..."

"Tàn sát vạn tộc, nô dịch chư thiên, là chính nghĩa của chúng ta!"

Đang nói, sau kiếp vẫn mênh mông phía trên mái vòm đột nhiên xuất hiện một điểm sáng vô cùng sáng tỏ.

Điểm sáng kia rất chói mắt, dù là điện quang tím xanh liên tục lấp lánh, cũng không cách nào che lại ánh sáng vạn trượng của nó.

Sau khi điểm sáng xuất hiện như mặt trời chiếu tuyết, bóng tối quanh mình nhanh chóng tan rã, cùng lúc đó điểm sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, vô số khí tức quy tắc và trật tự tràn trề giáng xuống! Trong chớp mắt, phía trên chín cột trụ kiếp vẫn cuồn cuộn, lôi đình lao nhanh gầm thét như trăm sông đổ về một biển, trùng điệp cuốn ngược vào trong điểm sáng.

Ầm ầm...

Thỉnh thoảng, còn có lôi kiếp hạ xuống nhưng lôi đình xuyên qua hư không, chưa chém vào người độ kiếp đã vặn vẹo rất quỷ dị, lại xuất hiện ở trên vòm trời, chui vào trong điểm sáng.

Lúc này, điểm sáng đã to lớn như một tòa đại lục sáng ngời đột nhiên xuất hiện, trời trong xanh treo cao và bóng tối như phân chia thành hai thế giới rõ ràng.

Bên trong chín cột trụ, vốn tốc độ chảy của thời gian thật nhanh, dần trở nên bằng phẳng, không khác gì bên ngoài chín cột trụ.

Vô tận ánh sáng rối tung vạn dặm, lúc xoay chầm chậm như ngôi sao mới sinh, chiếu khắp phương thiên địa, nơi ánh sáng huy hoàng chiếu đến, quy tắc, trật tự khó mà tính toán ầm vang bao phủ, khí tức lạnh lẽo, tà ác, hỗn loạn, sa đọa... Như tuyết đọng gặp mặt trời, nhanh chóng biến mất. Hỗn độn thối lui, trật tự quy vị, mặt đất không ngừng rung động như biến cố ngập trời.

Ánh sáng trắng to lớn như thiên hà trảm phá, huy hoàng rực rỡ, ánh sáng vô tận chiếu xuống, phá vỡ toàn bộ phương càn khôn này!

Nhìn tình cảnh rộng lớn này, tất cả nhân tộc lập tức khép hai mắt lại.

Cho dù là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, vẫn không cách nào nhìn thẳng vào ánh sáng chói lóa kia!

Uy áp vô cùng kinh khủng cuồn cuộn giáng xuống, toàn bộ nhân tộc đều không tự chủ được run rẩy, trong tối tăm bọn họ như hóa thành từng sâu kiến yếu đuối không chịu nổi, đối mặt với lực lượng huy hoàng như thế, không có bất kỳ năng lực phản kháng gì.

Uy áp như vạn dãy núi nặng, ầm vang giáng xuống!

Chưa hoàn toàn rơi xuống, gió mạnh lạnh thấu xương khiến hô hấp của rất nhiều nhân tộc ngưng trệ.

Dường như ngay sau đó, toàn bộ bọn họ sẽ hóa thành thịt nát, phủ kín toàn bộ phương sa mạc này.

Nhưng đúng lúc này, trong quan tài huyết sắc đột nhiên truyền ra một tiếng nói uy nghiêm: "Ly La!" Tiếng nói vừa dứt, trong chín cột trụ lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu mực to lớn. Trung tâm vòng xoáy sâu thẳm u ám, như ẩn chứa vô tận uy hiếp và hỗn loạn, lại có rất nhiều ngôi sao lấp lánh lập lòe như biển sao mênh mông.

Sau khi xuất hiện, vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, hỗn độn cuồn cuộn, biển sao mênh mông đều đổ xuống, gào thét lao về phía vệt sáng trên bầu trời.

Nhưng tất cả vừa tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ kia, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một luồng trật tự, pháp tắc rót vào trong ánh sáng, khiến ánh sáng treo cao càng thêm chói mắt, chiếu rõ vạn dặm.

Thấy mình ra tay lại không có cách nào ngăn cản "Ly La", sự tồn tại bị phong ấn trong quan tài huyết sắc lập tức nhận ra không đúng.

Nhưng tốc độ tia sáng trắng xóa kia khuếch tán vô cùng mau lẹ, chỉ trong giây lát đã nuốt sống nửa bên quan tài!

Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm...

Tiếng động ầm vang như lũ lụt vang động, vô số xiềng xích phẩm chất không đồng nhất trên quan tài lập tức bị cắt ra, tất cả phong ấn bị hòa tan, nắp quan tài huyết sắc mở ra.

Ngay sau đó, kiếp lôi tím xanh vô cùng nồng đậm xông lên trời không từ trong quan tài!

Thiên uy huy hoàng như thực chất, trong nháy mắt trốn xa khỏi bóng tối, ánh sáng chói mắt trên bầu trời cũng nhanh chóng lui về vòm trời, khí tức chí dương chí cương càn quét vạn dặm, không thể tranh phong Trên mảnh sa mạc này như dâng lên cột trụ lớn che trời thứ mười!

Ánh sáng chói mắt, bóng tối, hỗn loạn... Tất cả mọi thứ đều bị thiên kiếp xông lên tản đi! Thấy thiên kiếp sắp hoàn toàn tránh thoát phong ấn, bóng tối quanh mình phun trào như triều dâng bành trướng, trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một bàn tay tái nhợt to lớn.

Bàn tay này loại người, trắng bệch như chết, không có chút huyết sắc nào, cẩn thận nhìn lại như ngưng tụ thành từ trùng vụ khó tính toán, mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngọ nguậy; lại như lít nha lít nhít mắt dọc màu trắng hội tụ, mỗi giờ mỗi khắc đều chớp mắt.

Nó bọc một tầng khói nhẹ, sương khói kia mỏng manh như vô số xúc tu sáng long lanh bện thành, tràn đầy quái đản quỷ dị.

1081 chữ Chuơng 2986: Che trời (2)

Nơi đi qua, âm hàn ăn mòn, trên sa mạc hoang vu có bông tuyết màu xám đen bay lả tả.

Bàn tay tái nhợt xuyên qua tuyết đen, một phát bắt được nắp quan tài, một lần nữa đóng lại.

Rầm rầm... Tiếng động như nước khuấy động, một sợi xiềng xích đứt gãy nhanh chóng bị lấp đầy, một lần nữa quấn lên quan tài huyết sắc.

Bóng tối bị tách ra như hồng thủy vỡ đê, gầm thét mãnh liệt đi lên, một lần nữa thôn phệ quan tài.

Thiên kiếp thật lớn lập tức bị ngăn cản.

Một nửa thiên kiếp bay vút lên trời; một nửa thiên kiếp khác một lần nữa bị phong ấn về trong quan tài.

Tất cả nhân tộc xung quanh còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, toàn bộ đã ngủ thật say.

Bóng tối như lều vải khép lại chụp xuống, trong chớp mắt mỗi một tên nhân tộc đều biến mất không còn tăm tích.

Đây đều là hàng mẫu thí nghiệm tốt nhất, cũng không thể lãng phí ở chỗ này!

Vào lúc này, quan tài huyết sắc hơi chìm nổi, trong tiếng xiềng xích ma sát chấn động, truyền ra một giọng nói lạnh băng uy nghiêm: "Ngươi là ai!"

"Tại sao lại có lực lượng của bản tọa!"

Trong bóng tối, một bóng tối giống nó như đúc bình tĩnh trả lời: "Ta là ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, ý chí trong quan tài lập tức chìm vào trong hỗn độn.

Trên bầu trời, ánh sáng chói mắt còn đang không ngừng khuếch tán.

Nó tung hoành vạn dặm, ầm vang gột rửa, ánh sáng to lớn di chuyển khắp nơi, trong chốc lát ngắn ngủi trật tự và quy tắc đã chiếm cứ một nửa chốn hỗn độn!

Trong ánh sáng lập tức truyền ra một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng: "Yếm Khư!"

"Ngươi thân là Tiên Tôn, không tuân theo trật tự, giam cầm thiên kiếp là tội thứ nhất;"

"Ngươi coi rẻ tính mạng chúng sinh, lấy vạn tộc làm thí nghiệm, là tội thứ hai;"

"Ngươi tàn sát chư tiên, dung túng phàm nhân ăn tiên thành đạo, là tội thứ ba...

"Mấy tội cũng phạt, Yếm Khư đáng chém!"

Ngay sau đó, "Ly La" ra tay!

Rầm rầm... Tiếng động như sóng to gió lớn chấn động toàn bộ thiên địa.

Vô số xiềng xích lóe ra ánh sáng vàng ròng bộc phát ra từ trong ánh sáng chói mắt như thiên la địa võng, khóa lấy bóng tối.

Phía trên xiềng xích vàng ròng lưu chuyển, có vô cùng trật tự, vô tận pháp lệnh, vô số pháp tắc, mang theo thiên cương huy hoàng gào thét càn quét như muốn giam giữ tất cả bóng tối nơi đây lại!

Trong bóng tối cũng vang lên một giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo: "Thiên cương trật tự chỉ là lồng giam của chúng sinh.

"Pháp tắc pháp lệnh cũng là giam cầm thiên địa"

"Ly La, ngươi là cái lồng giam này, là sự giam cầm này"

"Còn bản tôn là mặt trăng ngoài cũi!"

Tiếng nói vừa dứt, "Yếm Khư" cũng ra tay, bóng tối lập tức đại thịnh như thủy triều tăng vọt, sôi trào cuồn cuộn, khuấy động vạn dặm.

Sáng và tối ầm vang đụng vào nhau!

Vặn vẹo, biến ảo, xen lẫn, đấu sức, chấn động, xoay tròn... Toàn bộ phương thiên địa này chìm vào một mảnh kỳ quái, không cách nào nhìn thẳng, không cách nào miêu tả, không cách nào ghi chép, không thể nghe, không thể gặp, không thể cảm giác...

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, vàng ròng đầy đất, khí tức hừng hực không ngừng lưu chuyển, chúng sinh bốc hơi.

Vạn khoảnh sóng biếc chiếu rọi thành kim thủy, thuỷ tinh cung yên tĩnh đứng sừng sững.

Chính điện.

Trên thềm son, bảo tọa nguy nga.

Long Hậu mặc một bộ cung trang vàng nhạt, chống má ngồi đó, hai con ngươi cụp xuống một mình trầm tư.

Đột nhiên, lòng nàng có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên trời cao.

Một điểm màu mực không có dấu hiệu nào xuất hiện giữa trời trong xanh trống rỗng.

Ngay sau đó, kiếp vân ầm vang hội tụ, cuồn cuộn như biển. Trong mây tím xanh lăn lộn, tiếng hót liên miên, khí tức lôi đình tiêu tán vạn dặm.

Ám ảnh to lớn chụp vào mặt đất, toàn bộ bầu trời, vàng ròng chân hỏa đều bị tầng mây che đậy.

Long Hậu đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn qua kiếp vẫn màu mực uy áp muôn sông nghìn núi, khẽ gật đầu.

"Ly La" tiên tôn đã tìm được thiên kiếp!

Lúc đang suy nghĩ, gian ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, có thị vệ Long tộc vào điện bẩm báo: "Nương nương, tất cả sự chuẩn bị khai chiến đều đã hoàn thành"

"Hiện tại giáp sĩ tộc ta và đại quân chư tộc phụ thuộc đều đã chờ xuất phát, chỉ chờ nương nương ra lệnh một tiếng!"

Long Hậu lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, trầm giọng phân phó: "Khai chiến!" Tiếng nói của nàng như lôi đình cuồn cuộn trên bầu trời truyền ra từ trong thuỷ tinh cung, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ vùng nước này, truyền vào trong tai tất cả Long tộc, Thủy tộc.

Một cây đại kỳ vàng ròng nhanh chóng dâng lên, phần phật trong chiến đạo, cấm chế trên cửa ra vào mở ra, đại quân Long tộc nhổ trại!

Dãy núi lồng lộng, linh hoa cỏ ngọc chen chúc ngàn vạn, có sông rộng cuồn cuộn uốn lượn chảy qua, hơi nước bành trướng, linh quả to lớn.

Giữa hoa lá rực rỡ, tiên nhân áo bào trắng thu tay áo ngồi một mình đối diện bàn cờ.

Bỗng nhiên, hắn ta hạ xuống một quân cờ.

Cộc!

Trong tiếng động nhẹ vang, một bóng người miện xoáy lập tức xuất hiện.

Hắn ta thẳng tắp khôi ngô, xoáy châu rủ xuống che đậy dung mạo, lại khó giấu một thân khí chất ung dung, uy nghiêm đường hoàng như quân lâm tứ phương.

"Kiệm Thứ" ngẩn ngơ, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, ôm theo linh cơ dã tính khó thuần tràn trề đập vào mặt, không khỏi mừng rỡ. 1109 chữ

Chương 2987: Che trời (3)

Ngay lúc này, tiên nhân áo bào trắng chậm rãi ngẩng đầu, phía dưới mũ trùm bóng đen dày đặc, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có một đôi tròng mắt lạnh băng sắc bén: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

"Kiệm Thứ" nhanh chóng kịp phản ứng, không do dự chút nào, lập tức đứng dậy bước ra ngoài đi.

Chẳng mấy chốc, hắn ta đi đến cửa cốc.

Nhìn qua cỏ cây mạnh mẽ, cảnh tượng núi cao nước xa bên ngoài cốc, hắn ta dừng bước, nhanh chóng đánh ra từng đạo pháp quyết, gần như thi triển ra toàn bộ thủ đoạn phòng ngự.

Chẳng mấy chốc, miện sơ của hắn ta tỏa ra ánh sáng lung linh, mười hai vân trang trí phía trên hoàng bào đều sáng tắt cảnh tượng ráng mây, đã thôi phát đến cực hạn.

Xác định mình không bỏ sót bất kỳ điều gì, "Kiệm Thứ" ổn định tâm thần, bước một bước ra thung lũng. Chỉ một thoáng, ánh sáng vô cùng rực rỡ mãnh liệt phủ xuống!

Mười mặt trời nhô lên cao, cát vàng vạn dặm, ý hừng hực như biển giận sóng lớn, thoáng cái hoàn toàn bao phủ "Kiệm Thứ".

Tất cả thủ đoạn của hắn ta dễ dàng sụp đổ, trong giây lát tan thành mây khói, không đưa đến chút tác dụng nào. Sắc mặt "Kiệm Thứ" hoảng sợ, không kịp có bất kỳ phản ứng nào, miện sơ của hắn ta đã chôn vùi từng khúc, vừa nãy đạo thể còn sinh cơ tràn đầy, lại chớp mắt khô cạn!

Ngay tiếp theo thần hồn cũng bắt đầu khô héo.

Thấy đã sắp hôi phi yên diệt, chân trời đột nhiên xuất hiện kiếp vẫn, nó thanh thế to lớn, trong chớp mắt che khuất mười vòng mặt trời huy hoàng.

Ám ảnh to lớn theo sinh cơ bao phủ xuống, toàn bộ vòm trời hồng hoang đều bị kiếp vẫn màu mực bao trùm. Ầm ầm...

Ánh sáng tím xanh lấp lánh trong mây, bóng dáng lôi đình đột nhiên sinh diệt.

Thiên uy huy hoàng như lưỡi đao treo cao, nguy cơ sâm nhiên bao phủ cả vùng, "Kiệm Thứ" lập tức hoàn hồn, thầm nghĩ may mắn, lại mạo hiểm nhặt về một cái mạng Hắn ta không do dự chút nào, nhân lúc kiếp vẫn chưa tán đi, lập tức thi triển độn pháp chạy tới lòng đất.

...

Hồng hoang.

Mười mặt trời nhô lên cao, Đại Nhật chân hỏa quét ngang tất cả.

Bùi Lăng đạp không mà đi, hai bóng hình xinh đẹp đi theo một trái một phải, chính là "Hồn Nghi" và "Không Mông"

Cảm nhận được khí tức cường thịnh vô song của mình, cùng hai đầu "Bản nguyên" mới lấy được, Bùi Lăng khế gật đầu.

Cho đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ "Bản nguyên" đại đạo, theo thứ tự là: "Nham", "Ngủ" và "Đao". Trong đó "Nham" và "Ngủ" là lúc hóa thân thành tiên, hai đầu "Bản nguyên" pháp tắc này thông qua sự lột xác lúc thăng tiên, tấn thăng làm "Bản nguyên" đại đạo.

Còn đao đạo là lần trước hắn phát động đầu chi nhánh thăng tiên thứ nhất: (Mười mặt trời giữa bầu trời) trong U Minh.

Sau khi hệ thống tặng Đan Hi cho hắn, "Bản nguyên" pháp tắc đạo đạo liền hóa thành "Bản nguyên" đại đạo đao đạo.

Hắn đã có thể tự nhiên khống chế lực lượng của ba đầu "Bản nguyên" đại đạo này, vì vậy có thể khống chế khí tức "Bản nguyên" không lộ ra ngoài chút nào.

Ngoại trừ ba đầu "Bản nguyên" đại đạo này, hắn còn có năm đầu "Bản nguyên" pháp tắc.

Theo thứ tự là "Quên", "Nghịch", "Người gỗ", "Khóc", "Cười".

Hai đầu "Bản nguyên" pháp tắc "Nghịch" và "Người gỗ" này, hắn đã nắm giữ trước khi vào ván cờ phù du.

"Quên" là sau khi hắn vào ván cờ phù du, dùng [Thỉnh Tiên Thuật] mời Kế Sương Nhi đến, pháp tắc bù đắp trở thành "Bản nguyên".

Hiện tại thời gian đã tới ban ngày, mười mặt trời dâng lên, đây là sân nhà của hắn!

"Bản nguyên" pháp tắc cũng lột xác thành "Bản nguyên" đại đạo!

Về phần hai đầu "Bản nguyên" pháp tắc "Khóc" và "Cười" này...

Lúc trước hắn không biết "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt" từng tiến hành tranh đạo với hai loại "Quyệt".

Lúc ấy vì có được hiệu quả của tiên thuật [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] này, "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt" không kịp rút lui, trái lại bị hắn cướp đoạt hai đầu pháp tắc "Khóc" và "Cười" này.

Lúc đó, hai đầu pháp tắc này chỉ là pháp tắc phổ thông.

Đối với [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] như hắn, hoàn toàn không dùng được.

Nhưng trong hành trình U Minh sau đó, nhân tộc giết vào Hiệt thành, thảo phạt chư "Quyệt", "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt" đều bị nhân tộc trảm ngay tại chỗ, chỉ có một mình hắn nắm giữ hai đầu pháp tắc "Khóc" và "Cười" này!

Hai đầu pháp tắc không có tiên nhân, lại chỉ có một mình hắn nắm giữ... Đây là cơ sở "Bản nguyên".

Bởi vậy, lúc vừa độ xong trận đạo kiếp thứ một trăm linh một, hai đầu pháp tắc phổ thông "Khóc" và "Cười" này bị thiên kiếp tẩy luyện, hóa thành hai đầu "Bản nguyên" pháp tắc!

Hiện tại mười mặt trời nhô lên cao, hắn được sân nhà gia trì, "Bản nguyên" pháp tắc lại hóa thành "Bản nguyên" đại đạo...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Thật ra ngoại trừ "Khốc Quyệt" và "Tiếu Quyệt", lúc ấy hắn đang bị hệ thống điều khiển, nếm thử "Phệ Tâm Quyệt", đạt được pháp tắc của "Phệ Tâm Quyệt"...

Chỉ có điều, vừa nãy "Không Mông" tiền bối nói, trong hành trình U Minh "Cô Miểu" tiền bối tranh đạo với "Phệ Tâm Quyệt", hơn nữa cuối cùng thắng, hiện tại "Bản nguyên"

"Phệ Tâm Quyệt" đang ở chỗ "Cô Miểu" tiền bối. Nếu không, lần này hắn vượt qua trận đạo kiếp thứ một trăm linh một, hẳn là có thể được "Bản nguyên"

"Phệ Tâm Quyệt"...

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện thiếu một quân cờ!

Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi cũng vang lên trong đầu óc hắn: "Trì Yểu vẫn lạc!"

"Trì Yểu"?

1104 chữ

Chương 2988: Kế sách trảm mộc

Bùi Lăng nhướn mày, nói thế nào "Trì Yểu" này cũng là một vị tiên nhân, mặc dù chỉ là tán tiên không có "Bản nguyên", nhưng trong tất cả người vào ván cờ chuyến này, hắn ta là người mạnh nhất, sao lại chết nhanh như vậy?

Lần này ván cờ cực kỳ hung hiểm, hắn còn muốn để đối phương hỗ trợ chiếm một vị trí, đợi đến khi sắp leo lên Kiến Mộc sẽ khuyên bảo để đối phương nhường lại vị trí... Nào biết đối phương lại không chịu nổi như thế, còn không chống đỡ đến lúc nhìn thấy cái bóng Kiến Mộc!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, vẻ mặt Bùi Lăng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

Quân cờ vẫn lạc, lập tức có quân cờ mới vào ván cờ!

Hiện tại là ban ngày, mười mặt trời nhô lên cao, Đại Nhật chân hỏa uy áp vạn dặm, đốt diệt chúng sinh vạn vật, Đại Thừa bốn mươi chín kiếp bình thường không chịu nổi chân hỏa mười mặt trời!

Hiện tại hắn không biết quân cờ mới sẽ xuất hiện ở vị trí nào nhưng không sao cả!

Lấy thực lực một trăm linh một kiếp của hắn, có thể che khuất bầu trời trước tiên Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đánh ra một pháp quyết mờ mịt cổ xưa, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần...

Nhưng vừa thi triển tiên thuật được một nửa, kiếp vẫn đột nhiên xuất hiện trên trời cao, trong mây lôi đình cuồn cuộn, điện xà lôi mãng tung hoành đi khắp, tràn ngập lục hợp bát hoang Toàn bộ hồng hoang lập tức bị kiếp vẫn nặng nề che đậy, không thấy mười mặt trời, không thấy sắc trời, vừa mới đến ban ngày lại như trở về đêm tối!

Thiên uy huy hoàng, nhét đầy gầm trời rộng rãi.

Cơn gió dài nổi lên xung quanh, cát bụi đầy trời, trong âm u có chúng sinh run rẩy cùng chúng sinh lo nghĩ xen lẫn tản ra.

Nhìn tình cảnh rộng lớn này, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng: "Ly La" tiên tôn tìm được thiên kiếp!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức thu hồi pháp quyết, có quân cờ mới vào ván cờ!

Thời gian kiếp vẫn xuất hiện gần như đồng thời!

Không biết là tiền bối tông môn nào, tóm lại đối phương tạm thời không có nguy hiểm...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Đi tụ hợp với Mặc Côi tiền bối trước!"

"Không Mông" lập tức đáp: "Được!"

"Hồn Nghi" nhìn qua kiếp vẫn mênh mông, cũng khẽ gật đầu.

Ba vị Tiên Đế "Thùy Vũ", "Túc Cấp" còn có "Vô La" này đều đã sớm trở về thượng giới.

Hiện tại sự tồn tại đi vào ván cờ hồng hoang ảo cảnh, ngoại trừ vị Bùi tiên đế này đều là tiên hạ đẳng, đi tụ hợp cùng ai đều giống vậy.

Thấy hai người không có ý kiến, Bùi Lăng không do dự nữa, lập tức lấy ra một viên ấn tỉ mặc ngọc.

Ấn tỉ này chạm trổ đơn giản, phong cách cổ xưa trang trọng, khí tức đường hoàng quang minh tản khắp.

Bùi Lăng giơ ấn tỉ lên, trầm giọng quát: "Chung Quỳ Liệt!"

Tiếng nói vừa dứt, trên âm ảnh bao phủ xuống sa mạc đột nhiên xuất hiện một luồng sương mù nặng nề. Sương mù như sóng dữ mãnh liệt, cuốn tới từ bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã hoàn toàn nuốt hết ba người.

Có đủ loại cảnh tượng bay lượn qua từ trong sương mù, kéo dài, vặn vẹo, xoay tròn... Hóa thành vô số màu sắc kỳ quái khó mà hình dung.

Bỗng nhiên, tất cả cảnh tượng ầm vang thối lui, một tòa thành trì vô cùng to lớn trên thuỷ vực mênh mông hiện ra trước mặt bọn họ.

Cửa thành nguy nga, một cây đinh đâm to lớn vẫn đóng đinh cửu tử do Chân Long sinh ra.

Nặng nề, hung thần, ngang ngược, đường hoàng... Đập vào mặt.

Huyết mạch Chân Long oán độc nhìn chằm chằm, cửa ra vào cao vút trong mây ầm vang mở rộng!

Lúc này Bùi Lăng cất bước, dẫn theo "Không Mông" và "Hồn Nghi" nhanh chân đi vào trong thành.

Lúc này mười mặt trời trên bầu trời, cho dù có kiếp vẫn che mặt trời, sinh linh cả tòa hoàng đô vẫn trốn hết vào nội thất.

Trên đường dài trống rỗng, chỉ có từng vân triện sáng tắt, tản ra khí tức ngăn cách, mát lạnh.

Bùi Lăng đi ra cửa thành, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng.

"Mặc Côi" tiền bối đang ở trong một tòa viện phía trước không xa.

Thế là, hắn giang hai cánh tay, vừa kéo eo nhỏ nhắn của "Không Mông" và "Hồn Nghi", thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, ba người xuất hiện trong một gian phòng khách trang trí đơn giản, phù văn lưu chuyển quanh mình, trận pháp vù vù, "Mặc Côi" ngồi xếp bằng trong nội thất lập tức phát hiện, đột nhiên mở to mắt.

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai nàng: "Mặc Côi tiền bối, đã đợi lâu!"

"Mặc Côi" nhanh chóng đứng dậy, đi ra nội thất, chỉ thấy một bóng dáng huyền bào vác đao đang đứng, hai bên đứng một bóng hình xinh đẹp lưu luyến, đều là người quen, trong lòng lập tức khẽ thả lỏng.

Ánh mắt của nàng và "Không Mông" chạm vào, nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi nhau, lại nhìn "Hồn Nghi" coi trời bằng vung, nói: "Ngồi xuống rồi nói"

Chẳng mấy chốc, bốn người ngồi xuống, "Mặc Côi" vung ống tay áo một cái, pha linh trà cho mỗi người, sau đó nhanh chóng nói: "Hôm qua, ta từng hỏi thuộc hạ của Nhân Vương, chỉ cần tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, có thể lập tức sắp xếp thành tiên!"

"Trước đây không lâu, ta và Cô Miểu từng liên lạc, Cô Miểu đã thành tiên, chẳng mấy chốc sẽ trở lại hoàng đô"

Thành tiên?

Bùi Lăng và "Hồn Nghi" nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh không lay động, "Không Mông" lại ngẩn ngơ, nàng biết "Cô Miểu" đã nhận nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, nhưng thành tiên...

1111 chữ

Chương 2989: Kế sách trảm mộc (2)

Suy nghĩ hơi đổi, "Không Mông" nhanh chóng hỏi: "Cô Miểu đã thành tiên, nhưng vì sao chưa trở lại năm tháng ban đầu?"

"Mặc Côi" trầm giọng nói: "Hiện tại, cách thành tiên của nhân tộc cũng không phải là leo lên Kiến Mộc, mà là một pháp môn gọi là [Tẩy Tiên 1:

"Cách này làm trái thiên cương, theo lời của Cô Miểu, thực lực sau khi thành tiên không khác tiên nhân tầm thường"

"Điều khác biệt duy nhất là không thể trở về đến năm tháng ban đầu.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Ta có những cách khác trở về năm tháng ban đầu, không nhất định phải leo lên Kiến Mộc."

Đang nói, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài phòng.

Căn phòng trùng điệp, trên đường dài bên ngoài sân nhỏ trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhân tộc khí tức cường đại.

Là một vị tiên nhân nhân tộc!

Không đợi Bùi Lăng hỏi thăm thân phận người đến, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền vào trong phòng:

"Đại chiến sắp đến, mời Bùi đạo hữu nhanh chóng tiến về trong cung, vương đợi đã lâu!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không cảm thấy quá bất ngờ.

Thiên kiếp bị "Yếm Khư" tiên tôn phong ấn, "Ly La" tiên tôn lại tìm được thiên kiếp vào lúc này... Hai vị Tiên Tôn đã khai chiến, nhân tộc cũng phải chuẩn bị tiến đánh Kiến Mộc!

Bùi Lăng lập tức đáp: "Được!"

Nói xong, hắn nhìn về phía "Hồn Nghi", "Không Mông" và "Mặc Côi", nhanh chóng nói: "Ta muốn đi gặp Nhân Vương Chung Quỳ Liệt, thuận tiện hỏi một ít chuyện "Kính xin ba vị tiền bối ở lại đây chờ một chút"

Ba nữ tu đều khẽ gật đầu: "Được."

Bùi Lăng đứng dậy, bước ra một bước, thân hình như gió như ảnh lập tức vượt qua trùng điệp cách trở, cũng xuất hiện trên đường dài.

"Thái Đồ" cầm tượng hốt trong tay nhìn qua Bùi Lăng, hơi thi lễ: "Bùi đạo hữu, mời!"

Nói xong, hắn ta quay người, đo phía trước dẫn đường, chạy về phía hoàng cung.

Bùi Lăng không do dự, theo sát ở phía sau.

Chẳng mấy chốc, hai người tới bên trên quảng trường trước hoàng cung, lúc này âm ảnh to lớn bao phủ xuống, ảm đạm như đêm, trên quảng trường cũng trống rỗng, không bóng dáng có bất kỳ sinh linh gì.

Cửa cung hơi mở, "Thái Đồ" dẫn theo Bùi Lăng tiến quân thần tốc, chẳng mấy chốc đã tiến vào cung thành, đi vào một tòa thiền điện ở bên.

"Thái Đồ" dừng chân bên dưới bậc dài của thiền điện, nói: "Vương ở bên trong, mời Bùi đạo hữu một mình đi vào bên trong"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nhanh chân đi vào.

Toà thiền điện này cổ xưa đơn giản, trên ba tầng thềm son bày bảo tọa làm bằng gỗ.

Chung Quỳ Liệt miện tộc như cũ, hai tay đặt xuống tay vịn, đang lẳng lặng ngồi đó.

Bùi Lăng đi vòng qua bình phong, tiến lên hành lễ: "Nhân Vương tiền bối!"

Đầu gối nhẹ lay động, Chung Quỳ Liệt nhẹ gật đầu, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi: "Còn mấy vị trí Tiên Tôn để trống?"

Bùi Lăng lập tức im lặng, điều này... Nên trả lời thế nào?

Ba sự tồn tại, ba loại đáp án...

Sau khi do dự một chút, Bùi Lăng nói chi tiết: "Vấn đề này, vãn bối không chỉ hỏi Yếm Khư, còn hỏi Ly La đọa tiên và thiên kiếp"

"Ba vị trả lời không giống nhau"

Chung Quỳ Liệt tiếng nói bình thản: "Không cần nói đáp án của Ly La đọa tiên cho bổn vương"

"Hiện tại con đường của bổn vương và con đường nhân tộc đều không phải con đường của Ly La"

"Về phần thiên kiếp...

"Thiên kiếp còn không phải Tiên Tôn!"

"Đáp án của nàng chưa chắc chuẩn xác"

"Hơn nữa...

Ánh mắt Chung Quỳ Liệt xuyên qua khoảng cách lữ châu nhìn về phía Bùi Lăng, "Mấy vị trí Tiên Tôn còn trống mà bổn vương biết là ta nghe được từ chỗ thiên kiếp"

Nghe vậy, Bùi Lăng cau mày, chỉ có đáp án mà thiên kiếp cho, Nhân Vương mới có khả năng thành Tôn!

Hơn nữa, hiện tại thiên kiếp đã coi mình thành "Yếm Khư" tiên tôn, bây giờ kiến thức và tầm mắt mà nàng có được... Ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho "Yếm Khư" tiên tôn!

Lúc này, Chung Quỳ Liệt tiếp tục nói: "Ngươi chỉ cần nói cho bổn vương biết câu trả lời của vị kia"

"Về phần nhận hoặc là không nhận, là việc của bổn vương!"

Nghe được câu này, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn khẽ gật đầu, sau đó nhân tiện nói: "Đáp án của Yếm Khư, vị trí Tiên Tôn đang trống chỉ còn lại hai cái"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiền điện lập tức chìm vào tĩnh mịch!

Sự yên tĩnh cực hạn như phương thiên địa này đều ngưng trệ, ngay cả năm tháng cũng dừng bước, khiến giờ khắc này ngưng kết thành hổ phách, trú lưu ở trong thời gian.

Uy áp vô hình bao phủ toàn bộ cung điện, vạn sự vạn vật dừng lại như tranh vẽ.

Một hồi lâu sau, Chung Quỳ Liệt mắt sáng như đuốc nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói trầm thấp hỏi: "Hai vị trí còn trống kia, theo thứ tự là ai?"

Bùi Lăng lắc đầu không trả lời.

"Yếm Khư" tiên tôn nói tới hai vị trí Tiên Tôn còn trống, một cái là hắn, một cái khác... Tám phần mười là thiên kiếp!

Chỉ có điều, trong loại tình huống này, hắn cảm thấy vẫn đừng nói ra thì tốt hơn.

Nhân Vương Chung Quỳ Liệt có năng lực trở thành Tiên Vương, lại vẫn áp chế tu vi, kết xuống nhân quả với U Minh chi chủ, hiển nhiên là vì giành vị trí Tiên Tôn.

Đây là người khai sáng Lưu Lam hoàng triều một trong chín môn phái lớn ở Bàn Nhai giới hậu thế.

Bùi Lăng không xác định, lúc này mình một năm một mười truyền đạt đáp án của "Yếm Khư" tiên tôn, có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho Chung Quỳ Liệt và nhân tộc hay không.

Vì vậy, hắn quyết định giấu giếm bộ phận câu trả lời liên quan tới mình.

1080 chữ

Chương 2990: Kế sách trảm mộc (3)

Thấy thế, Chung Quỳ Liệt lại hỏi tiếp: "Trong hai vị trí còn trống, có nhân tộc không?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Có!"

Chung Quỳ Liệt lập tức yên lòng, khẽ mỉm cười nói: "Vậy đã đủ!"

"Chỉ cần tộc ta có hy vọng có thể thành Tôn, tộc ta có thể quyết định mệnh số chư thiên vạn giới!"

"Hậu bối, ngươi làm cực kỳ tốt"

"Nhân lúc bây giờ còn chút rảnh rỗi, ngươi có thể nói ngươi muốn cái gì?"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lại lắc đầu.

Hiện tại đối với hắn, quan trọng nhất là thành tiên!

Nhưng chuyện này, Chung Quỳ Liệt không giúp được hắn...

Thế là, Bùi Lăng nói: "Cái này để sau hãy nói"

"Ta muốn tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, nhưng lại không biết việc lớn như thế có kế hoạch gì?"

Số lượng tiên nhân gần Kiến Mộc tuyệt đối không ít!

Cho dù mạng hắn nhận mười mặt trời, lúc hồng hoang đến ban ngày có ưu thế sân nhà, nhưng một thân một mình chắc chắn không vượt qua được trùng vây.

Càng không nói đến, Phù Sinh kỳ cục nhất định phải cam đoan ít nhất chín quân quân cờ còn sống sót!

Hiện tại kế hoạch tốt nhất là đi theo đại quân nhân tộc cùng đến Kiến Mộc.

Lúc nhân tộc và những tiên nhân ngoại tộc như dị tộc yêu tộc này đánh nhau, hắn dẫn người khác đi theo, nhanh chóng leo lên Kiến Mộc, trở về năm tháng ban đầu. Đương nhiên, hắn phải thành tiên trước lúc này! Nếu không, chính là lựa chọn con đường của "Ly La" tiên tôn...

Chung Quỳ Liệt bình tĩnh nói: "Kiến Mộc là bậc thang thông thiên "Nó có thân cành như đạo, kết nối từng giới thiên của thượng giới"

"Kế hoạch của tộc ta vô cùng đơn giản "Điều động tất cả cường giả trong tộc, trước khi Tiên Vương trong các đại giới thiên kịp phản ứng, trực tiếp giết sạch tất cả tiên nhân ngoại tộc dị tộc, yêu tộc trông coi Kiến Mộc!"

"Sau đó cứ chặt đứt Kiến Mộc là được!"

Nói đến đây, Chung Quỳ Liệt hơi dừng lại, chợt tiếp tục nói, "Bây giờ kiếp vân bao phủ, thiên kiếp đã bị Đọa Tiên tìm về"

"Hai vị kia đã khai chiến!"

"Nhiệm vụ trảm Kiến Mộc lập tức bắt đầu!"

"Ngươi đã muốn nhận nhiệm vụ này, hiện tại có thể chuẩn bị xuất phát, trong vòng vạn dặm gần Kiến Mộc có ngọn núi tên Tri Âm phong"

"Nếu không có chuyện gì khác, có thể đến ngọn núi này chờ đợi."

"Sau đó, bổn vương cũng sẽ tiến về nơi đây!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, không do dự chút nào đáp: "Được!"

Hoàng đô.

Cung điện lồng lộng, khói mù đầy trời như mây đen phủ thành.

Quảng trường vắng vẻ, trống trải mênh mông.

Bỗng nhiên, cửa cung mở ra, một bóng người huyền bào vác đao nhanh chân đi ra.

Bùi Lăng vừa đi qua kim kiều, bóng dáng "Thái Đồ" đã xuất hiện cách đó không xa, hắn ta chắp tay thi lễ, tiếng nói ôn hòa: "Làm phiền Bùi đạo hữu, đạo hữu cũng sẽ tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc này sao?"

Bùi Lăng không ngừng bước chân, gật đầu nói: "Không sai!"

"Thái Đồ" nói: "Đã vậy, kính xin đạo hữu mau chóng chuẩn bị một chút, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào"

Hiện tại hai người đều là vẻ vội vàng trước khi xuất phát, tốc độ cực nhanh, chỉ nói hai câu đã đi tới bên ngoài sân nhỏ mà "Mặc Côi" đang ở.

Nhìn thấy cửa ra vào trước mặt, "Thái Đồ" lập tức hành lễ cáo lui: "Đạo hữu tự tiện, ta đi trước"

Nói xong, không đợi Bùi Lăng trả lời, hắn ta bước ra một bước, đã biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng liếc nhìn chỗ hắn ta vừa đứng, đẩy cửa đi vào.

Vừa đi vào trong viện, hắn lập tức nhận ra một trận dao động rất yếu ớt, đi qua trận pháp thuật pháp che đậy, Bùi Lăng cau mày, bóng dáng lóe lên, lập tức xuyên qua cửa sân nhỏ, xuất hiện trong phòng khách!

Đã thấy vừa nãy phòng khách bày biện đơn giản lại gọn gàng cổ xưa, lúc này tất cả dụng cụ đều liểng xiểng, mảnh vụn đầy đất.

Từng vân triện phòng ngự, ngăn cách, trong suốt... Sáng tắt trên bốn vách tường, mặt đất và nóc nhà trải rộng vết cháy giăng khắp nơi.

Dấu vết và khí tức thuật pháp, thần thông, phù lục, nguyền rủa, vết kiếm, địa thứ... Tản khắp toàn bộ căn phòng. "Hồn Nghi" sương tóc không gió mà bay, bay múa như tuyết tuôn, trong mắt có ánh sáng rực rỡ như lưỡi đao, sau lưng có thanh khí xông lên trời không, tràn đầy khí tức thiêu cháy tất cả, chính là "Bản nguyên" đại đạo "Hỏa"!

tự tìm đường chết!"

Nàng lạnh lùng nhìn hai tên nữ tu trước mặt, tiếng nói rét lạnh: "Tiên hạ đẳng đừng không biết tôn ti mạnh yếu, Váy thêu của "Không Mông" bay lên, đôi mắt sáng nén giận, khí cơ quanh người phun ra nuốt vào bành trướng, ý hoàn mỹ lưu chuyển mãnh liệt; ở bên cạnh nàng, cung trang màu mực của "Mặc Côi" bốc lên như sóng dữ, khí tức cũng bộc phát ra không giữ lại chút nào, lúc nhìn quanh cũng không có chút tỳ vết nào, lại đạt tới trình độ tám mươi mốt kiếp!

"Không Mông" mắt sắc như sương nhìn qua "Hồn Nghi", lạnh lùng nói: "Đừng tưởng ngươi điên điên khùng khùng, là có thể đánh chủ ý với người của bản tọa!"

"Mặc Côi" nhàn nhạt tiếp lời: "Không sai! Bùi Lăng đã sớm có duyên với Tố Chân Thiên ta, sao ngươi có thể ăn không nói có chiếm cứ?"

Rầm rầm rầm...

Lúc ba người nói chuyện cũng nhao nhao ra tay, chỉ một thoáng dòng suối uốn lượn, hoa rơi như mưa, biển lửa cuồn cuộn, ngàn vạn hoành hành ngang ngược...

Ngược lại phi kiếm lui tới, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía; lại có lưỡi đao sắc bén giữa trời, hắt vẫy ngàn vạn. 1111 chữ

Chương 2991: Đại cục làm trọng

Váy của "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt đến rách nát khắp nơi, trong chớp mắt hóa thành rách rưới, màu sắc trong sáng như ẩn như hiện.

Áo đậm của "Hồn Nghi" cũng bị rất nhiều kiếm quang chém ra vô số lỗ hổng, chớp mắt đã biến thành một tấm lưới đánh cá, ngọc ý ẩn hiện.

Nhìn tình cảnh hỗn loạn này, Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, hắn vô thức muốn ra tay can ngăn, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, lập tức ẩn nấp tất cả khí tức...

Lúc này, "Hồn Nghi" đột nhiên ra tay, "Bản nguyên"

"Hỏa" sôi trào mãnh liệt trong thanh khí, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn như thủy triều tưới tràn, gào thét càn quét, phóng tới "Không Mông"

Đôi mắt "Không Mông" và "Mặc Côi" sáng rực, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết khí tức cổ xưa.

Ngàn vạn cánh hoa chen chúc ra, tiếng dòng suối rào rào vang lên, lưu chuyển trong hư không như lụa như dải, tung hoành như lưới, bao quanh các nàng.

Thấy biển lửa và mưa hoa, dòng suối sắp đập vào chính diện, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Hiện tại "Hồn Nghi" tiền bối và "Không Mông" tiền bối cũng là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, thực lực của hai người mạnh hơn trước đó một mảng lớn!

Hơn nữa, "Từ không sinh có" của "Hồn Nghi" tiền bối có thể đột nhiên tạo ra "Bản nguyên" pháp tắc khác, lại không biết "Không Mông" tiền bối dùng thủ đoạn gì, có thể khiến tu vi nội tình của "Mặc Côi" tiền bối giống nàng như đúc...

Hai vị tiền bối này đều vừa đột phá tám mươi mốt kiếp, thật sự cần một trận chiến thế lực ngang nhau để vững chắc trạng thái.

Hiện tại điều hắn phải làm là ở bên cạnh trông coi cẩn thận, đề phòng luận bàn quá mức...

Vừa nghĩ như vậy, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, một tia đao ý cô đọng lặng yên không tiếng động chui vào biển lửa cuồn cuộn trong lúc "Hồn Nghi" vung tay áo.

Oanh! !!

Ánh lửa phun ra nuốt vào như biển giận sóng to, hung hăng đụng mưa hoa đầy trời xen lẫn dòng suối, tiếng rít gào như nước thủy triều chấn động quanh mình, vô số phù lục phòng ngự sáng tắt bốc lên, mưa hoa nhạt lại, dòng suối biến mất, biển lửa bắn tung toé nổ tung như núi lửa bộc phát, vô số ngọn lửa dâng lên bay lả tả, tung hoành cả phòng.

Dư diễm như đao, giao thoa vẽ qua pháp y của "Không Mông" và "Mặc Côi".

Tốc độ vô cùng mau lẹ, "Không Mông" và "Mặc Côi" căn bản không kịp phản ứng, váy gấm lập tức bị ánh lửa thôn phệ, loang lổ lam lũ, cảnh xuân như mộng.

Nhìn tình cảnh nằm trong dự đoán này, khuôn mặt Bùi Lăng chững chạc đàng hoàng, khóe miệng vô thức hơi nhếch lên...

Cùng lúc đó, trong lòng "Không Mông" chấn động, thủ đoạn mà "Hồn Nghi" vừa thi triển lại có uy năng cường đại như thế, nàng và "Mặc Côi" liên thủ lại không phòng ngự được!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng nhanh chóng tập trung ý chí.

Cái tên điên "Hồn Nghi" này, hiện tại cũng là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, không thể phân tâm!

Thế là, "Không Mông" hừ lạnh một tiếng, bàn tay trắng thuần đánh ra, chưởng ấn to lớn từ từ bay lên trong hư không sau người, ầm vang ép xuống trong cơn gió mạnh lạnh thấu xương.

"Mặc Côi" tóc dài bay múa, cũng chỉ ra một ngón tay, ý lăng lệ gào thét cả phòng.

Thấy "Không Mông" và "Mặc Côi" chịu thiệt thòi trên tay mình, vẻ mặt "Hồn Nghi" khinh miệt, môi son mấp máy, lãnh đạm nói: "Tiên hạ đẳng!"

Nói xong, nàng tâm niệm vừa động, trong hư không lập tức dâng lên từng mặt tấm chắn chế tạo từ huyền thiết, sâm nhiên nặng nề như tường đồng vách sắt, bao quanh bảo vệ nó, chặn lại thủ đoạn của Tố Chân Thiên.

Thấy thế, Bùi Lăng lại tâm niệm vừa động...

Oanh! !

Chưởng ấn của "Không Mông" và một ngón tay của "Mặc Côi" nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt xuyên qua tấm chắn trùng điệp, chỉ thẳng vào điểm yếu hại của "Hồn Nghi"!

Nhưng sau khi xuyên qua tất cả tấm chắn, dư thế như suy giảm, kình đạo còn sót lại vừa hay lặng yên sượt qua ngực "Hồn Nghi".

Áo đậm rơi xuống như cánh bướm nghỉ lại, tươi đẹp đầy phòng.

Đôi mắt Bùi Lăng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm chiến trường, khóe miệng đã không nhịn được nở nụ cười hài lòng.

"Không Mông" nhìn tình cảnh này, cười lạnh: "Tiên Đế nhà ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi!"

"Mặc Côi" cũng cười nhạt nói: "Đường đường là Tiên Đế, chỉ có loại trình độ này?"

"Hồn Nghi" lập tức giận tím mặt, ánh mắt nhìn về phía các nàng đột nhiên nghiêm túc: "Hai tiên hạ đẳng các ngươi đã tự tìm đường chết, hôm nay bản đế sẽ thành toàn cho các ngươi!"

Nói xong, năm ngón tay của nàng xòe ra, về xuống như trảo.

Trong hư không phát ra tiếng di cốt va chạm kéo dài như nước thủy triều, bàn tay bạch cốt to lớn hiện ra như lồng giam, chụp xuống đầu hai nữ nhân...

Bùi Lăng lại tâm niệm vừa động...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Ba người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng kịch liệt.

Khi thì xiềng xích bạch cốt chấn động trời cao, hắc thủy cuồn cuộn; khi thì cánh hoa phấn trắng phiêu dật như mưa, dòng suối róc rách; khi thì lưỡi đao lơ lửng; khi thì biển lửa ngập trời... Lại chẳng biết tại sao, mặc kệ ba người dùng hư chiêu không có uy lực gì, hay một kích toàn lực dốc hết tất cả, đều chỉ có thể đánh vỡ pháp y của nhau...

Thế là, sau hơn mười chiêu, "Hồn Nghi" chỉ còn lại một đôi trường ngoa màu đen nhàu kim, "Không Mông" chỉ còn lại hai đoạn váy dài; "Mặc Côi" chỉ còn lại một đôi vớ lưới...

Ba người nhìn nhau, đôi mắt sáng nén giận, sát ý đầy mặt: "Tiên hạ đẳng chỉ là tiên hạ đẳng!"

1100 chữ

Chương 2992: Đại cục làm trọng (2)

"Không cần nói nhảm cùng nàng, bắt lại trước rồi nói sau!"

"Chỉ là tiên hạ đẳng cũng dám bất kính với bản đế? Chết đi!"

"Nói khoác không biết ngượng! Xem chiêu!"

Gió mạnh đan xen, thuật pháp lui tới, ba người càng đánh càng nổi giận, nghiễm nhiên đã thật sự quyết tâm, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, trong chốc lát không ai rảnh để ý tới vấn đề pháp y.

Ngay lúc này, một đạo đao khí huyết sắc ầm vang rơi xuống.

Oanh! !

Cả phòng toàn là thuật pháp, thần thông, thủ đoạn giao chiến, đều bị đao khí một trảm mà diệt.

Ngay sau đó, một bóng dáng huyền bào vác đao xuất hiện giữa ba người.

Vẻ mặt Bùi Lăng đứng đắn, lời lẽ chính nghĩa nói: "Ba vị tiền bối, năm tháng hồng hoang, tình cảnh nhân tộc ta gian nan, nguy cơ như chồng trứng sắp đổ, bây giờ đại sự trước mắt, ba vị không thể đối địch với nhau, tổn hại đại cục!"

"Đừng quên, lần này chúng ta vào ván cờ vì thành tiên!"

"Kính xin ba vị tiền bối cho Bùi mỗ mặt mũi, đừng vì oán thù cá nhân ảnh hưởng đến việc lớn.

"Vì đại cục, vì thành tiên, nhanh chóng dừng tay!"

Thấy Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện, "Hồn Nghi", "Không Mông" còn có "Mặc Côi" đều khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, vẻ mặt "Hồn Nghi" không thay đổi chút nào, thản nhiên tự nhiên nói: "Vốn bản đế nể mặt Bùi tiên đế, đã không muốn so đo với hai tên tiên hạ đẳng này "Nhưng hai tên tiên hạ đẳng này lại cảm thấy hiện tại bản đế chưa khôi phục tu vi, hành động vô lễ, tất nhiên bản đế muốn cho các nàng một bài học.

"Dù sao, tôn ti có khác.

Lúc này trên dưới cả người "Hồn Nghi" chỉ có một đôi trường ngoa màu mực làm nền, có hoa văn nhàu kim xoay chuyển trên đó, lại không hề có ý trốn tránh che chắn.

Phương thế giới này vốn là huyễn cảnh thuần túy.

Một bộ nhục thân huyễn cảnh, để Bùi tiên đế nhìn thì nhìn thôi!

Không có gì lớn!

"Xưa nay Tố Chân Thiên ta lấy đại cục làm trọng, đương nhiên sẽ không làm ra hành động hỏng việc. Chỉ là Vô Thủy sơn trang hết lần này tới lần khác gây chuyện từ việc không đâu, chúng ta cũng chỉ có thể lãnh giáo thủ đoạn Vô Thủy sơn trang một chút"

"Không Mông" từ tốn nói, vẻ mặt cũng trấn định tự nhiên.

Chỉ có điều, dù nàng và Bùi Lăng đã sớm có tiếp xúc da thịt, nhưng cũng là nữ tu Tố Chân Thiên, khác với Vô Thủy sơn trang.

Hiện tại bên cạnh nhiều người như vậy, phải nhanh chóng thay đổi một bộ pháp y mới...

Đang nghĩ ngợi, "Không Mông" không khỏi khẽ giật mình, túi trữ vật của nàng đâu?

Vừa rồi đấu pháp, bị pháp tắc của "Hồn Nghi" hủy rồi?

"Vô Thủy sơn trang ra tay, đương nhiên Tố Chân Thiên ta sẽ phải đánh trả"

"Mặc Côi" giải thích ngắn gọn, sau đó nàng nhanh chóng phát hiện túi trữ vật của mình đã biến mất giống với "Không Mông"...

Không đợi "Không Mông" và "Mặc Côi" lấy thuật pháp huyễn hóa quần áo, Bùi Lăng lập tức lời lẽ chính nghĩa nói:

"Hiện tại thế cục căng thẳng, đại biến sắp đến, việc lớn quan trọng!"

"Lần này thì bỏ qua "Vừa hay chỗ ta có mấy món áo bào, kính xin ba vị tiền bối nhanh chóng thay đổi!"

Nói xong, hắn mở túi trữ vật ra, lấy ra ba bộ váy vạt áo băng rua múa từ bên trong, nhẹ mềm như không.

Ba bộ váy này đều hoa lệ xán lạn, đều được luyện chế từ linh tài cực tốt, trông như mỏng mềm, năng lực phòng ngự lại cực kỳ cường đại, chỉ có điều kiểu dáng như vũ cơ, chỉ che kín phần ngực và mông eo, chỗ khác lại là tơ lụa, sa mỏng khảm bảo kim liên để trang trí.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản cầm pháp y, ra hiệu ba người mau chóng mặc vào.

Trong túi trữ vật của hắn, số lượng pháp y bình thường rất nhiều, ba bộ váy hoa mỹ mong manh này lại là cố ý lua ra...

Nhìn ba kiện pháp y to gan này, "Hồn Nghi" không để ý, trực tiếp lấy ra một kiện, thoải mái mặc vào.

Chỉ thấy eo nhỏ nhắn tinh tế, cổ tay trắng môi son, vai cánh tay và chân dài đều như ẩn như hiện giữa sa tiêu và khảm bảo kim liên, dường như đặt mình vào trong mây khói, chậm rãi bước đi.

"Không Mông" ngẩn ngơ, lúc kịp phản ứng lại đã biết Bùi Lăng muốn làm gì, lúc này ngầm hiểu lẫn nhau, cũng tiếp nhận pháp y nhanh chóng mặc vào.

Vẻ ngoài của nàng vốn đã tuyệt mỹ như quỳnh hoa dao hoa, hiện tại trông như đổi một phong cách, như ưu đàm nở rộ ở sâu trong đầm lầy, trong tinh khiết ngọt ngào mang theo từng tia từng sợi hắc ám sa đọa. "Mặc Côi" không nhìn "Hồn Nghi" và "Không Mông", nàng giả vờ không phát hiện vấn đề pháp y quá ít vải vóc, cũng tiếp nhận một kiện váy sam cuối cùng mặc vào.

Đây là một bộ váy màu xanh, khiến nàng như hoa sen chập chờn ở bờ nước, lạnh lẽo quyến rũ khiến người ta phải suy nghĩ.

Ba người mặc xong, trong khách sảnh đột nhiên chìm vào sự im lặng cổ quái.

Bùi Lăng nhìn ba người thay đổi phong cách trước mặt, trong lòng đầy khen ngợi, trên mặt lại nghiêm trang nói:

"Ba vị tiền bối, hiện tại nói việc chính đi "Vừa rồi vãn bối đã nói chuyện với Nhân Vương, nhiệm vụ trảm Kiến Mộc sắp bắt đầu!"

"Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng chạy tới nơi gần Kiến Mộc, ở đó có một ngọn núi gọi là Tri Âm phong tụ hợp với nhân tộc hồng hoang"

"Nhưng trước khi tiến về Tri Âm phong, cần phải đi cứu các vị tiền bối trước"

"Kính xin ba vị tiền bối lập tức chuẩn bị khởi hành, theo vãn bối cùng đến Thanh Khâu chi địa"

1104 chữ

Chương 2993: Đại cục làm trọng (3)

Vừa nói xong, hắn cũng không đợi ba người đồng ý, lập tức lấy ra một cỗ huyết kiệu tinh xảo, tâm niệm vừa động, ba người lập tức biến mất, xuất hiện ở trong huyết kiệu.

Không gian trong huyết kiệu rộng lớn như phòng, Bùi Lăng ngồi ở chủ vị, sau khi đánh ra một cái pháp quyết đơn giản, huyết kiệu lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh chóng chạy tới bên ngoài hoàng đô. Làm xong tất cả, Bùi Lăng không ngụy trang nữa, vung tay lên, (Minh Thiên Chi Vụ] tràn ngập ra, toàn bộ trong kiệu lập tức chìm vào một mảnh bóng tối thuần túy...

Trong bóng tối có đủ loại tiếng động xen lẫn như nước thủy triều.

Hồng hoang.

Cấm chế thời gian lập lòe, cống rãnh to lớn xuất hiện từ trong hư không, thông hướng mênh mông.

Ở đáy cống rãnh, một đầu Cố Trường tạp sắc thân thể phủ phục bất động, quanh người có lân phiến tinh mịn, đỉnh đầu có y giác mơ hồ muốn thành hình, lúc nó phun ra nuốt vào, toàn bộ cống rãnh lập tức hưởng ứng như cùng một nhịp thở với nó.

Nước bùn cuồn cuộn, rong rêu phiêu đãng.

Vô số Thủy tộc thải lân tới lui trong đó, thỉnh thoảng chạm đến xúc tu bồng bềnh như tảo trên người Cố Trường, đều như chịu hoảng sợ tản đi.

Đột nhiên, cấm chế phía trên như lưu ly bị đánh vỡ từng mảnh!

Ánh sáng vàng ròng, huy hoàng vạn trượng Trong ánh sáng bỏng mắt, một con Kim Ô to lớn một trảo xé mở phương kết giới này, thăm dò vào trong cống rãnh, chuẩn xác về lấy một thân thể phủ phục ở đáy nước.

Oanh! !

Ánh lửa đầy trời đột nhiên tản đi, thân thể loại Long cùng rất nhiều Thủy tộc, rong rêu... Ở đáy nước đều tán đi, hóa thành một luồng hơi nước tràn trề thoáng cái tiêu tán, đều là khôi lỗi pháp tắc huyễn hóa ra! Trong mắt Kim Ô ánh lửa hừng hực, vô cùng nổi giận, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng, đã thấy một Thủy tộc Tiên Quan áo lam tóc lam chắp tay đứng trong hư không, sau lưng kỳ phiên phần phật, từng đôi mắt lạnh băng hờ hững đều khóa chặt hắn ta!

Tiên Quan áo lam vung ống tay áo một cái, tiếng quát như sấm mùa xuân: "Chiến!"

Dưới kỳ phiên Long tộc, ngàn vạn tiếng như nói núi thở đáp lại: "Chiến! Chiến! Chiến! !!" Thiên quân vạn mã bọc lấy "Bản nguyên"

"Thủy" tương khắc với Kim Ô, trào lên gào thét, càn quét trời cao!

Cờ xí vung vẩy, trống trận âm vang.

Kim Ô giương cánh, Đại Nhật chân hỏa quanh người ầm vang bốc lên, ánh lửa ngút trời!

Hắn ta ngửa đầu phát ra một tiếng rít, tiếng động thẳng vào mây tầng, kiếp vẫn chấn động, cứ thế cắt ra một đường vết rách. Một chùm sắc trời chói mắt chiếu xạ xuống, một vòng mặt trời huy hoàng hiện ra sau mây! Trong mặt trời có từng bóng dáng vàng ròng ầm vang bay ra, ánh lửa lập lòe, chân hỏa hừng hực, lại là Kim Ô khó mà tính toán hội tụ như biển, trùng trùng điệp điệp đánh về phía phục binh của Long tộc. Nước và lửa phân biệt rõ ràng, hơi nước tràn trề và hư không vặn vẹo chạm nhau ở giữa, mặt đất chấn động, vòm trời cuồn cuộn, chỉ một thoáng phương thiên địa này gió nổi mây phun, cát bụi lộn xộn bay lên, khí tượng lập tức thay đổi...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Lông vũ vàng ròng và lân phiến ngũ sắc bay lả tả, máu rơi xuống từ trời cao.

Trận đại chiến của Kim Ô tộc và Long tộc bộc phát!

Hồng hoang.

Thanh Khâu chi địa.

Giữa dãy núi liên miên có thung lũng ẩn sâu trong núi rừng và nham thạch trùng điệp, u ám thâm thúy như vực sâu như ngục.

Hang đất.

Trên đỉnh động treo lủng lẳng thạch nhũ thưa thớt so le, từng giọt khí tức lạnh lẽo ngưng tụ thành giọt nước thuận theo thạch nhũ tí tách rơi xuống.

Giữa núi đá lởm chởm, linh tài là rào, chế tạo thành dáng vẻ lao tù giam giữ hai bóng người.

Hai bóng người này đều phong trần mệt mỏi, phía trên bào phục đầy chất lỏng cỏ cây và bão cát rì rào, dường như đã đi đường rất xa.

Một bóng người trong đó khí chất cương chính kiên nghị, trong uy nghiêm như ngậm khí tức binh qua; một bóng người khác trong bình thản giấu giếm vẻ quỷ dị, khiến sinh linh nhìn thấy đến sợ hãi, chính là "Tử Tắc" và "Phục Cùng".

Hiện tại, vẻ mặt hai người ngây ngốc, ánh mắt tan rã như con rối, không nhúc nhích.

Bộp, bộp, bộp...

Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, làn váy lướt qua núi đá phát ra tiếng xột xoạt từ xa đến gần, bóng hình xinh đẹp yểu điệu xuất hiện trong hang đất, một bóng người trong đó áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, khí chất mềm mại đáng yêu, váy kéo Cửu Vĩ, quanh người có ý hoàn mỹ quanh quẩn, lại là "Phong Nhung"; ở bên cạnh nàng cũng là một Cửu Vĩ Hồ, nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, trên khuôn mặt không tì vết có ý lạnh thấu xương, như tuyết liên trên đỉnh núi vắng, lạnh băng tuyệt diễm.

Thấy "Phong Nhung" xuất hiện, vẻ mặt đờ đẫn của "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức trở nên vô cùng si mê.

Bọn họ si ngốc nhìn qua "Phong Nhung" thần hồn đạo thể như đã thần phục hoàn toàn, dường như có thể làm bất cứ chuyện gì cho nàng.

"Phong Nhung" và đồng bạn không hề để ý tới bọn họ, chỉ tùy ý liếc nhìn hai tên nhân tộc này một cái, đồng bạn từ tốn nói: "Đã ba ngày, tên nhân tộc kia không định đến đây sao?"

"Phong Nhung" nhẹ cau mày ngài trông đáng yêu động lòng người, trên mặt "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức xuất hiện cảm giác đau khổ từ đáy lòng, dường như không thể giải quyết muôn vàn khó khăn cho mỹ nhân như vậy là tội đáng chết vạn lần.

1115 chữ

Chương 2994: Thanh Khâu Cửu Vĩ

Nàng khẽ lắc đầu nói: "Chắc là không "Ngày đó tên nhân tộc kia có thể tùy ý làm bậy, gan to bằng trời ở trên Vạn Tiên hội!"

"Hắn là loại sinh linh căn bản không thương tiếc tính mạng, chỉ muốn thoải mái"

"Thậm chí dám làm trái thiên cương ở trước mặt Tiên Tôn, còn gọi ra thiên kiếp mất tích trước mặt mọi người...

Loại người không sợ chết này chắc chắn sẽ tới!"

"Sở dĩ hiện tại không tới, có thể là bị việc gì đó làm chậm trễ"

"Ta để lại cho hắn một ít tín vật "Hiện tại hắn còn ở phương thế giới này"

Đồng bạn khẽ gật đầu, nói: "Vậy đợi thêm một ngày"

Nói xong, nàng nhìn "Tử Tắc" và "Phục Cùng" hoàn toàn bị mị hoặc, nhàn nhạt nhắc nhở, "Nếu đến lúc này ngày mai, tên nhân tộc kia vẫn chưa đến, không cần thiết tiếp tục chăn nuôi hai thủ hạ này của hắn nữa"

"Phong Nhung" gật đầu: "Đã rõ!"

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi nguy nga, cây tùng lẻ loi.

Phía trên bàn cờ đen trắng đan xen, mơ hồ giằng co, hai mươi hai quân cờ trắng xếp la liệt như sao, càng nhiều cờ đen như hàn triều phun trào, vây quanh cờ trắng.

Bùi Lăng ngồi bên cạnh bàn cờ, yên tĩnh nhìn bàn cờ trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi.

Đột nhiên, trong hư không đối diện bàn cờ duỗi ra một bàn tay quấn trong ống tay áo màu đen, giữa ngón tay cầm một quân cờ đen oánh nhuận, đạt xuống bàn cờ.

Cộc!

Tiếng động nhẹ vang chưa dứt, Bùi Lăng không do dự lại đặt xuống một quân cờ trắng.

Đối phương tiếp tục hạ cờ, Bùi Lăng cũng thế.

Cạch cạch cạch cạch cạch...

Trong tiếng vang liên tiếp, cờ đen và cờ trắng lập tức triển khai chém giết kịch liệt.

Tuy số lượng cờ trắng ít nhưng Bùi Lăng liên tục hạ mấy bước vô cùng tinh diệu khéo léo, thế cục lập tức nghịch chuyển, cờ trắng thưa thớt như long xà khuấy đảo phong vân, linh hoạt đi khắp trong cờ đen vây quanh.

Cạch cạch cạch...

Tiếng hạ cờ càng ngày càng dày đặc như mưa to đánh chuối tây.

Cuối cùng, Bùi Lăng lại hạ xuống một quân cờ, toàn bộ bàn cờ như đột nhiên chấn động, thắng bại đã phân! Đại cục đã định!

Cờ trắng sắp thắng!

Bùi Lăng không tự chủ được nở nụ cười của người thắng, nhưng ngay lúc này bàn tay trong hư không đối diện đưa ra, lại hạ xuống một quân cờ đen.

Cộc!

Đây là một bước cờ rảnh rỗi có cũng được không có cũng không sao, không thay đổi được thế cục thập tử vô sinh trên bàn cờ, nhưng ngay sau đó...

Phía trên bàn cờ, vị trí mấy quân cờ trắng then chốt đột nhiên nổi lên một vòng màu mực, trong chớp mắt hóa thành cờ đen! Trong nháy mắt, ván cờ nghịch chuyển, cờ trắng vừa nắm vững thắng lợi, chớp mắt phong vân đột biến, rơi vào thế yếu; cờ đen đã sắp thua lập tức khởi tử hồi sinh, lại lần nữa chiếm thượng phong Tùng hương gió mát, gió mạnh phần phật.

Phía trên sườn núi vắng hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí như ngừng lại.

Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu, chẳng biết một bóng dáng áo bào đen đã yên tĩnh ngồi ở đối diện bàn cờ từ lúc nào, mũ trùm buông xuống che đậy dung mạo, trong bóng đen là một đôi tròng mắt lạnh băng sắc bén, âm trầm đáng sợ, như bao gồm toàn bộ tai ách, quỷ trích, kinh khủng... Trong thiên địa, ánh mắt như lợi kiếm trừng trừng nhìn qua + Bùi Lăng. Là "Cựu"!

Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên: "Ngươi thua!"

Tiếng nói vừa dứt, thân thể "Cựu" ầm vang cất cao, hắn ta như từ một bóng dáng hóa thành một tòa tượng thần nguy nga, không ngừng lên cao, lớn mạnh về phía vòm trời, về phía hư không!

Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng có vô số trật tự, quy tắc, hỗn độn... Gào thét mà tới như trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng kiềm chế trong lòng bàn tay hắn ta.

Chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai đều trong một ý niệm, trong một ánh mắt của hắn ta!

Bàn cờ giữa Bùi Lăng và hắn ta lặng yên biến mất, toàn bộ Phù Sinh cảnh cũng nhạt lại theo, tất cả trong năm tháng tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì...

Thân thể Bùi Lăng cũng bắt đầu tán loạn như tháp cát sụp đổ, rì rào rơi xuống.

Vô biên vô tận bóng tối mãnh liệt tràn tới như thủy triều bành trướng, hoàn toàn nuốt hết hắn.

Hồng hoang.

Kiếp vẫn cuồn cuộn, bóng đen vẫn bao phủ mặt đất.

Giữa cát vàng cuồn cuộn, một chiếc huyết kiệu ngự không mà đi, mau lẹ như điện.

Trong huyết kiệu, lư hương Mông Nghê mạ vàng khói xanh lượn lờ, linh hương mùi thơm ngào ngạt tản khắp cả phòng.

Phía trên chủ vị, Bùi Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, lại vừa giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. "Phù... Phù.." Lúc này, trên dưới cả người hắn đều là mồ hôi lạnh, thở dốc từng ngụm, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, đã thấy dụng cụ hơi lộn xộn, từng kiện áo bào váy vóc ném đầy đất, trông hơi bừa bộn. Ba người "Hồn Nghi", "Không Mông" và "Mặc Côi" tóc dài khoác rủ xuống như uốn lượn lưu chuyển, từ trên giường một đường chảy xuôi đến để chân, xiêu vẹo nằm sấp ở hai bên cạnh hắn, lông mi dài buông xuống, hô hấp đều đặn cũng đã ngủ mê man.

Nhìn hoàn cảnh vô cùng quen thuộc trước mặt, Bùi Lăng dần lấy lại tinh thần, là một giấc mộng... Nhưng mộng cảnh vô cùng chân thực, cứ như... Đó là chuyện sắp xảy ra!

Bùi Lăng cau mày, đến tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, sẽ không vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi, hơn nữa dù ngủ thiếp đi, hắn có được đầu "Bản nguyên"

"Ngủ" này, hoàn toàn có thể tự do điều khiển giấc mơ của mình. Nhưng trong giấc mộng vừa rồi, tay hắn cầm cờ trắng đánh cờ cùng "Cựu", rõ ràng đã sắp thắng, thế cục đột nhiên nghịch chuyển...

1103 chữ

Chương 2995: Thanh Khâu Cửu Vĩ (2)

Đây không chỉ là giấc mộng của hắn! Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị.

Bản thân hắn chấp chưởng "Bản nguyên" đại đạo có liên quan đến mộng cảnh, có thể trong tình huống hắn không phát hiện, khiến hắn đột nhiên thiếp đi, lại mơ một giấc mơ giống y như thật về ván cờ...

Sự tồn tại làm được loại trình độ này, tu vi nhất định phải vượt xa hắn!

Là "Yếm Khư" tiên tôn?

Đầu "Bản nguyên"

"Ngủ" này là hắn đạt được từ chỗ "Yếm Khư" tiên tôn...

Không đúng!

Chỉ cần là "Bản nguyên" từng xuất hiện trong năm tháng quá khứ, "Cựu" có thể sử dụng!

Giống vậy, chỉ cần là "Bản nguyên" trong thiên cương, "Ly La" tiên tôn cũng có thể sử dụng! Tất cả "Bản nguyên" có khả năng xuất hiện trong tương lai, "Vị", cũng có thể chưởng khống Bốn vị Tiên Tôn đều có thể sử dụng đầu pháp tắc "Ngủ" này, hơn nữa cũng có thể làm đến im hơi lặng tiếng, để hắn trúng chiêu!

Ngoại trừ cái đó ra, thiên kiếp cũng giống vậy!

"Ván cờ...

"Đánh cờ cùng Cựu.."

"Mộng cảnh này có thể là Vị cho."

"Là Vị nhắc nhở ta?"

Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ, hắn nhớ lại toàn bộ chi tiết trong mộng cảnh vừa rồi, nhưng lại cảm thấy rất nhiều nơi không giống Phù Sinh kỳ cục.

Ví dụ như, trước khi bắt đầu ván cờ trong mộng cảnh, tổng cộng có hai mươi hai quân cờ trắng.

Nhưng theo hắn biết, số lượng cờ trắng mà hắn tăng thêm, cũng chỉ có mười một quân Mười quân thêm ra là xảy ra chuyện gì?

Còn có, mấy bước diệu thủ kia... Lại đại diện cho điều gì?

Trước đây không lâu, hắn đột phá trận đạo kiếp thứ một trăm linh một, thoát thân khỏi con đường của hai vị "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn này, có tính là một bước diệu thủ không?

Cờ trắng biến thành cờ đen, lại biểu thị cho cái gì?

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, dù thế nào giấc mơ này đều không phải việc nhỏ!

Sau khi hành trình Thanh Khâu kết thúc, lại đi gặp "Yếm Khư" tiên tôn một lần, thỉnh giáo vấn đề giấc mơ này một chút...

Tốt nhất lại đi gặp thiên kiếp một lần.

So với "Yếm Khư" tiên tôn, thiên kiếp càng dễ nói chuyện hơn, cũng đưa ra càng nhiều tin tức hơn!

Hơn nữa, lúc ấy hắn kết thúc cuộc nói chuyện với thiên kiếp, thiên kiếp đã cho hắn một tạo vật trong mộng đặc thù, chính là bản thể mặt nạ trong làng.

Có thể liên tục không ngừng sinh ra mặt nạ mới, sau khi sử dụng có thể lập tức trở về chốn hỗn độn... Thiên kiếp cho hắn tấm mặt nạ kia, mục đích rất đơn giản, là chuẩn bị đến khi hắn thăng tiên xong có thể tiến về chốn hỗn độn tìm đối phương, tu sĩ một trăm linh một trận đạo kiếp thành tiên có giá trị nghiên cứu lớn lao với nàng...

Nhưng với hắn, mặt nạ mà thiên kiếp cho lại là thủ đoạn thoát thân không tệ vào thời khắc mấu chốt...

Đang nghĩ ngợi, bóng hình xinh đẹp bên cạnh khẽ nhúc nhích, sương tóc như tuyết cuồn cuộn trượt xuống như sông, lại là "Hồn Nghi" tỉnh lại, nàng trừng mắt nhìn một lúc rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, trên vẻ mặt còn có chút ngây thơ, hoàn toàn không biết vì sao vừa rồi mình ngủ thiếp đi.

Chỉ có điều, "Hồn Nghi" nhanh chóng lấy lại tinh thần, huyễn cảnh biến ảo vô tận, không cần tuân theo trật tự hiện thế, xảy ra bất cứ chuyện gì đều là bình thường.

Thế là, nàng bỏ qua sự nghi ngờ mới xuất hiện, thoải mái đứng dậy, trực tiếp dạng chân ngồi trên người Bùi Lăng.

Vẻ mặt "Hồn Nghi" tự nhiên, nói: "Bùi tiên đế, chúng ta tiếp tục thôi diễn huyễn cảnh Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, lúc này nghiêm trang nói: "Không sai! Đại đạo chi tranh chỉ ở sớm chiều.

"Hiện tại đang trên đường đi, nên dùng để luận đạo thật tốt.."

"Phương thế giới này, vạn sự vạn vật đều là hư ảo"

"Chỉ có đạo tâm mới là nguồn gốc!"

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một khối vải đen nhánh như bóng tối của màn đêm, hướng dẫn từng bước, "Hồn Nghi tiền bối, chúng ta đã sớm thử luận đạo bình thường"

"Hiện tại kính xin tiền bối bịt kín con mắt, tự phong thần niệm"

"Như thế tăng lớn độ khó thôi diễn ảo cảnh, mới có thể rèn luyện đạo tâm tốt hơn.."

"Hồn Nghi" chỉ tùy ý nhìn miếng vải đen trong tay hắn, liền gật đầu nói: "Được!"

Nói xong, nàng đưa tay tiếp nhận miếng vải đen, lưu loát bịt mắt.

Ngay lúc hai người sắp bắt đầu thôi diễn ảo cảnh, bóng hình xinh đẹp cách đó không xa nhẹ lay động, "Không Mông" chậm rãi mở mắt ra, trên mặt nàng đầy vẻ nghi ngờ, dường như không biết vì sao vừa rồi mình ngủ thiếp đi...

Lúc nàng còn đang nhíu mày suy nghĩ, bên hông đột nhiên xiết chặt, lại là Bùi Lăng đưa tay ôm nàng, dùng sức ôm vào trong ngực.

"Không Mông" lập tức kịp phản ứng, nhìn "Hồn Nghi" bị che kín hai mắt, lại nhìn Bùi Lăng đang mỉm cười xấu xa, biết đối phương muốn làm gì...

Chợt, nàng cũng không phản kháng, chỉ hơi thở dốc truyền âm hỏi: "Ngươi... Ngươi ra tay với Mặc Côi khi nào?" Bùi Lăng vội họ một tiếng, nhanh chóng truyền âm giải thích: "Ta và Mặc Côi tiền bối là lưỡng tình tương duyệt...

Nghe Bùi Lăng dùng lời lẽ vô liêm sĩ giải thích, "Không Mông" hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, chắc chắn "Mặc Côi" cũng bị đối phương lừa gạt giống nàng...

Lúc này, "Mặc Côi" cũng chậm rãi tỉnh lại, không đợi nàng biết rõ ràng tình huống, một cánh tay kiên cố cũng ôm nàng vào trong ngực.

"Mặc Côi" lập tức quay đầu, thấy là Bùi Lăng, lại nhìn "Hồn Nghi", "Không Mông" ở bên, chợt cũng thở nhẹ một tiếng, đã mất đi sức phản kháng...

1103 chữ

Chương 2996: Thanh Khâu Cửu Vĩ (3)

Dưới kiếp vẫn tối tăm, cát bụi bay lả tả, huyết kiệu xuyên qua như tiễn, vừa độn vừa lắc lư...

Mười sáu ngọn đèn lồng đỏ hồng chập chờn như cành lá trong gió, rèm châu lượn quanh, thanh ngâm thỉnh thoảng như ca...

Hồng hoang.

Kiếp vân vẫn nặng nề, Đại Nhật chân hỏa đặc hữu cương mãnh hừng hực, lại theo thời gian trôi qua rút lui từng chút một.

Trong chớp mắt biến mất ở trong thiên địa, một vòng huyết sắc lặng yên nở rộ.

Ánh trăng như vạn mũi tên, hắt vẫy xuống từ phía trên trời cao sáng trong Ủng đỏ như lưỡi đao mở ra kiếp vẫn trùng điệp, Đế Lưu Tương lấy khí thế rất mạnh vẩy xuống đầy đất.

Vùng đất hoang chỉ một thoáng vang lên tiếng động rì rào do một mảnh chồi non chống ra cát đá.

Mặt đất run rẩy, trong sự run rẩy kịch liệt có vô số cỏ cây tranh nhau chen lấn sinh ra, lớn mạnh, rậm rì...

Tiếng nước thỉnh thoảng truyền ra từ chỗ sâu trong cành lá trùng điệp, trong giây lát vang lên tiếng nước róc rách, liên miên không dứt.

Trong tiếng xột xoạt của vạn mộc sinh trưởng, một cỗ huyết kiệu phi độn tới từ đằng xa.

Huyết ảnh như hoa, lướt nhanh qua ngàn vạn màu xanh biếc.

Trong cành lá lượn quanh, dãy núi lồng lộng đột nhiên lùi lại, lộ ra một tòa đồi núi xinh đẹp tĩnh mịch ở nơi xa. Đồi núi kia không cao lắm, thế núi nhẹ nhàng, mọc đủ loại linh tài hiếm thấy, suối chảy thác tuôn, liên miên không dứt.

Chưa tới gần, linh cơ mùi thơm ngào ngạt đã đập vào mặt.

Phong cảnh xinh đẹp lạ thường, cho sinh linh cảm giác ôn nhuận, lại chiếm diện tích rộng lớn khó có thể tưởng tượng.

Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chân trời đều bị nó chiếm hết, tầng tầng lớp lớp rừng cây uốn lượn, vô số kỳ trân dị thú rong chơi, có chim tước ngũ thải bay trên trời cao, chiêm chiếp không dứt. Huyết kiệu xuyên qua mấy tầng núi non, dừng trên sườn núi của một tòa đồi núi tầm nhìn rộng rãi, rèm châu đột nhiên cuốn lên, bốn người Bùi Lăng, "Hồn Nghi", "Không Mông" và "Mặc Côi" nối đuôi nhau đi ra khỏi huyết kiệu.

Bùi Lăng huyền bào vác đao cầm đầu, trong lúc đi lại ánh mắt sáng ngời, một thân chính khí, ba người "Hồn Nghi" theo sát phía sau, đã thay sang quần áo xưa nay thường mặc.

Lúc này vẻ mặt ba nữ nhân đều lạnh lẽo, đôi mắt sáng trong vắt, ánh mắt nhìn về phía quanh mình đầy đề phòng.

Bùi Lăng vung ống tay áo thu hồi huyết kiệu, nhìn hoa mộc càng ngày càng tươi tốt xung quanh, cao giọng nói:

"Nhân tộc Bùi Lăng đến đây gặp Phong Nhung tiền bối!"

"Mấy ngày trước, có hai vị tiền bối tộc ta được Phong Nhung tiền bối mời đến Thanh Khâu"

"Lần này Bùi mỗ đến là phụng mệnh Ly La tiên tôn, đón hai vị tiền bối tộc ta trở về bản tộc.

Theo tin tức hắn dò thăm từ chỗ U Hồn tộc Kim Tiên "Phiên Na" lúc trước, lần này số lượng tiên nhân Cửu Vĩ tộc hạ giới không nhiều, không có Tiên Vương...

Nếu "Hồn Nghi" tiền bối và "Không Mông" tiền bối chưa đột phá tới tám mươi mốt kiếp, hắn sẽ không dẫn theo "Hồn Nghi", "Không Mông" còn có "Mặc Côi" đến đây mạo hiểm.

Nhưng bây giờ, "Hồn Nghi" tiền bối và "Không Mông" tiền bối đều là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, người trước có "Từ không sinh có" có thể tăng cường thực lực của nàng trên diện rộng; người sau có [Vô Pháp Thiên Ấn] và [Đồng Pháp Thiên Ấn], có thể làm suy yếu đối thủ, tăng cường chiến lực phe mình.

Hiện tại, mặc dù Cửu Vĩ tộc còn chưa ra tay với "Tử Tắc" tiền bối cùng một vị tiền bối chín tông khác, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai.

Một trăm linh một trận đạo kiếp, một bộ hóa thân tiên nhân, cộng thêm "Từ không sinh có", (Vô Pháp Thiên Ấn], (Đồng Pháp Thiên Ấn 1... Còn có một vị Đại Nhật Kim Ô đang ngủ say!

Nếu lần này cũng không cứu được "Tử Tắc" tiền bối cùng một vị tiền bối chín tông khác, vậy cũng chỉ có thể lập tức lấy ra mặt nạ mà thiên kiếp cho hắn, dẫn theo "Hồn Nghi", "Tử Tắc", "Mặc Côi" chui vào chốn hỗn độn... Về phần "Tử Tắc" tiền bối cùng một vị tiền bối chín tông khác, cũng chỉ có thể tự cầu phúc... Vừa dứt lời, một bóng dáng yểu điệu vũ mị, phong tình vạn chủng lặng yên xuất hiện cách đó không xa, nàng hoàn mỹ không một tì vết, thân thể phong lưu, dưới váy kéo chín cái đuôi cáo xoã tung, chính là "Phong Nhung"

"Phong Nhung" váy dài đón gió, tóc xanh như mây, tóc rối tản mát giữa lông mày nhẹ nhàng lay động theo gió đêm, sóng mắt lưu chuyển như thu thuỷ ngang trời, sóng ánh sáng rực rỡ, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Bùi Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên, rất vui vẻ nở nụ cười: "Nhân tộc Bùi Lăng.."

"Ngươi đã đến Thanh Khâu!"

"Mấy ngày qua ta luôn nghĩ đến ngươi, ngày nhớ đêm mong, hận không thể chắp cánh bay cả hồng hoang, tìm kiếm tung tích của ngươi... Ta đã đợi ở Thanh Khâu rất lâu...

"Cuối cùng ngươi đã đến, mau theo ta tiến vào Thanh Khâu"

"Đã sớm chuẩn bị ổn thỏa yến tiệc Thanh Khâu.

"Chỉ chờ nhân tộc ngồi vào vị trí, cảm nhận phong cảnh tộc ta...

Giọng Phong Nhung mềm mại đáng yêu như Linh Tước uyển chuyển, lại như kiều âm nỉ non, ngọt mềm tận xương, tràn ngập ý mê hoặc mãnh liệt.

Chỉ có điều, Bùi Lăng nghe vậy, sắc mặt lại không thay đổi chút nào, hắn bình tĩnh nói: "Đa tạ Phong Nhung tiền bối hậu ái"

"Nhưng Bùi mỗ còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lại thêm"

"Kính xin tiền bối nể mặt Ly La tiên tôn, nhanh thả hai vị trưởng bối nhân tộc của Bùi mỗ ra 1109 chữ

Chương 2997: Khổ đợi ngàn năm!

"Tiên cùng phàm tiếp là hành động làm trái thiên cương"

"Sau Vạn Tiên hội còn công khai chống đối Ly La tiên tôn, cũng không phải chuyện tốt với quý tộc"

Phong Nhung nghe vậy lập tức che miệng cười khẽ, tiếng cười ngọt giòn như chuông bạc, nói: "Cũng được!"

"Nhân tộc, một mình ngươi theo ta tiến vào Thanh Khâu yếu địa "Ba tên nữ tu nhân tộc này tạm thời ở lại nơi đây.." Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã quyết đoán lắc đầu, nhanh chóng nói: "Không được!"

"Bùi mỗ đã dẫn người tới, nhất định phải ở chung với Bùi mỗ!"

Nghe vậy, nụ cười của Phong Nhung đột nhiên thu lại, từ tốn nói: "Nhân tộc, ngươi cực kỳ không thú vị!"

"Lúc đầu... Ta còn muốn chiêu đãi ngươi thật đặc biệt"

"Hiện tại...

Nàng hừ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, "Đi theo ta"

Nói xong, Phong Nhung trực tiếp cất bước, bước đến đồi núi khổng lồ ở nơi xa.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức đuổi theo.

"Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi" không nói một lời, theo sát phía sau.

Khói mù trùng điệp đung đưa, thúy tụ quanh quẩn trong rừng.

Lúc váy dài bồng bềnh, vô số cỏ cây tranh nhau sinh ra, uốn lượn lui lại.

Chẳng mấy chốc, bọn họ tiến vào đồi rộng sừng sững.

Phía trên đồi núi có linh cơ dày đặc hơn ngoại giới, có thể thấy được thiên tài địa bảo khắp nơi, ngay cả tiếng trùng vụ xột xoạt giữa cành lá cũng đặc biệt linh tú quý hiếm.

Nước suối leng keng, linh khí như thực chất, lại có từng dòng linh tuyền chảy xuôi qua trong sơn dã. Lại có hương thơm ngào ngạt đập vào mặt, thấm vào trong sinh linh, cảm giác tẩm bổ thời thời khắc khắc.

Từng Cửu Vĩ Hồ thuần trắng như tuyết phân tán ở giữa, phần lớn đều giữ vẻ ngoài của hồ ly, đôi mắt hẹp dài quyến rũ đa tình, mơ hồ hàm chứa uy nghi, màu lông sáng rõ dày đặc, Cửu Vĩ xoã tung như mây; cũng có một bộ phận hóa thành thân người đuôi cáo, dù nam nữ già trẻ đều quần áo hoa mỹ, dung mạo xuất chúng, lúc nhìn quanh như ngọc như mài, phong thái lỗi lạc.

Hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc đi hoặc dừng, hoặc nhảy vọt trong rừng, hoặc chèo thuyền du ngoạn trên suối, hoặc đánh đàn trước hoa, hoặc đốt hương sau bờ rào... Số lượng rất nhiều, thái độ thanh thản.

Toàn bộ tộc quần đều tản ra một loại cảm giác vô ưu vô lo từ đáy lòng, thả lỏng, thong dong, lạnh nhạt, lười nhác... Khác hẳn với nhân tộc lúc này.

Lúc bọn họ nhìn thấy Phong Nhung chỉ khẽ gật đầu, thăm hỏi đôi chút, ánh mắt lại nhìn sang bốn tên nhân tộc Bùi Lăng, lộ rõ vẻ tò mò và nghi ngờ.

Trong khoảnh khắc, một con hồ điệp thất thải bay nhanh ra từ giữa cành lá, như không cẩn thận đánh tới trên mặt Bùi Lăng. Thấy thế, Bùi Lăng chưa có hành động, Phong Nhung đã vung tay áo đuổi hồ điệp đi, nhìn về phía một Hồ nữ áo trắng cầm lẵng hoa, hái linh hoa cách đó không xa, nhẹ trách: "Không thể thất lễ!"

Hồ nữ áo trắng kia sóng mắt lưu chuyển phong tình vô hạn, tay nhặt linh hoa, tập trung vào trên người Bùi Lăng, xinh đẹp đáng yêu nói: "Phong Nhung tỷ tỷ, những nhân tộc này.."

Phong Nhung ngắn gọn nói: "Phụng mệnh lệnh trong tộc.

Hồ nữ áo trắng đột nhiên thu lại nụ cười, cũng không hỏi nhiều, ném linh hoa vào lẵng hoa, quy củ hành lễ:

"Vâng!"

Hành động của nàng nhã nhặn, dáng vẻ đoan trang, khí chất đại tộc. Phong Nhung hơi gật đầu, cũng không dừng lại, tiếp tục điểm hoa phật liễu bước đi.

Sau đó, không còn Cửu Vĩ Hồ khác ngăn cản gây chuyện, trong giây lát bọn họ đi vào một tòa thần miếu thấp thoáng sau cự mộc che trời.

Xung quanh tòa thần miếu này bò đầy cây sắn dây đông đúc, trên thềm đá thảm rêu từng đống, dày đặc mềm mại, đạp lên như thảm nỉ tốt nhất.

Nó cheo leo hùng tráng, phong cách cổ xưa, tràn đầy khí tức tang thương.

Đến chỗ này, vẻ mặt Phong Nhung cũng nghiêm túc hơn mấy phần, đứng trước cổng sửa sang lại váy, mới thu tay áo đi vào.

Cả tòa thần miếu không có người trông coi, bộp, bộp, bộp... Tiếng bước chân nhỏ xíu quanh quẩn trên hành lang rộng lớn, trụ cao hai bên đã sớm rút đi màu sắc ban đầu, hiện ra vẻ cũ kỹ xanh đen đan xen.

Một nhánh dây leo rủ xuống từ đỉnh điện, những chỗ đan xen nở rộ hoa cỏ tuyết trắng như cẩm tú bày ra trên mái vòm.

Không lâu sau, Phong Nhung dẫn theo đám người Bùi Lăng đi vào một tòa đình viện. Toà đình viện này không tính rộng lớn, cũng không quá nhiều trang trí, liếc qua thấy ngay.

Trên viên gạch bằng phẳng bị thảm rêu màu xanh thẫm che phủ, trong khe gạch có cỏ dại hoa dại dài cả tấc giãy giụa sinh ra, ngũ sắc rực rỡ, linh cơ hoạt bát.

Góc đông nam đứng sừng sững một gốc ngọc thụ như điêu khắc từ thủy tinh, cành lá óng ánh sáng long lanh, gió núi thổi qua, cỏ cây lượn quanh, châu ngọc va chạm nối liền không dứt. Nhánh cây như nón che, che đậy toàn bộ đình viện, bởi vì hình dạng óng ánh, ánh trăng huyết sắc không giữ lại chút nào trút xuống, soi sáng ra một chiếc giếng cổ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng dưới gốc cây. Chiếc giếng kia giống với viên gạch, bò đầy thảm rêu thật dày, dưới ánh trăng hoa rêu nở rộ, mượt mà như lông.

Bên giếng có mấy bóng dáng đều áo trắng như tuyết, váy kéo Cửu Vĩ, dáng vẻ thướt tha khép tay áo mà đứng. Trong đó có một bóng dáng quỳnh tư tiêu mạo, khí chất mềm mại hoàn mỹ, chính là tên Cửu Vĩ theo Phong Nhung đến hang đất xem "Tử Tắc" và "Phục Cùng" trước đó, mấy tên Cửu Vĩ Hồ đứng bên cạnh nàng cũng khuôn mặt như ngọc, dáng vẻ như liễu.

1116 chữ

Chương 2998: Khổ đợi ngàn năm! (2)

Hiện tại, những Cửu Vĩ Hồ này cúi đầu đứng đó, dáng vẻ cung kính, hơi cúi đầu với bóng dáng đứng ở phía trước nua buóc.

Bóng dáng kia rõ ràng là một lão phụ tóc trắng xoá.

Lão phụ mặc một bộ cung trang tuyết trắng nhàu kim, trong tay chống hồ thủ trượng thủy tinh, trên mặt nàng đầy nếp nhăn, khóe miệng rủ xuống, nhưng một đôi tròng mắt vẫn trong veo như nước, lúc chuyển động như cố tình hay vô tình tràn đầy ý mị hoặc khó mà miêu tả.

Từng đống tóc trắng búi thành tóc mây, cắm mấy cây bảo trâm lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, huy hoàng chói mắt, chiếu rọi cành lá ngọc thụ phía trên.

Mặc dù lớn tuổi sắc suy nhưng khí tức quanh người lão phụ an hòa thanh tao lịch sự, hoàn mỹ vô khuyết, không hề cảm thấy mục nát, cho dù xung quanh có rất nhiều Cửu Vĩ Hồ dáng vẻ thiếu nữ tuyệt sắc cũng không hề có cảm giác yếu hơn, ngược lại lộ ra vẻ lắng đọng ưu nhã thong dong trong năm tháng.

Bốn người Bùi Lăng, "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi" đi vào đình viện, lập tức đưa mắt nhìn quanh, dò xét tình huống quanh mình.

Ánh mắt Bùi Lăng nhanh chóng rơi vào mấy tên Cửu Vĩ Hồ bên cạnh giếng cổ.

Phong Nhung vừa dẫn đường cho bọn họ là một vị Chưởng Đạo tiên quan.

Mấy bóng dáng cung trang sau lưng lão phụ có khí tức sàn sàn với Phong Nhung, tuy có chênh lệch nhưng tiêu chuẩn tổng thể đều là Chưởng Đạo tiên quan.

Duy chỉ có tên lão phụ cung trang kia khí tức thâm trầm mênh mông như đại dương mênh mông vô ngần, rõ ràng là một vị Kim Tiên!

Một vị Kim Tiên, người khác đều là Chưởng Đạo tiên quan...

Lấy thực lực hiện tại của hắn có thể ứng phó!

Đang lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, Phong Nhung tiến lên, khom người trước mặt lão phụ cung trang kia, rất cung kính hành lễ: "Tộc trưởng, đã đưa tên nhân tộc kia đến"

Lúc nàng nói câu này không có chút ý kiều mị mê hoặc nào, mà đầy nghiêm nghị và nghiêm túc.

Lão phụ cung trang khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bùi Lăng.

Chỉ một thoáng, uy áp cuồn cuộn ầm vang giáng xuống, đè xuống đầu bốn tên nhân tộc!

Sắc mặt Bùi Lăng không thay đổi chút nào, quanh người cũng bộc phát ra đao ý lạnh thấu xương!

Đao ý gào thét, cao ngất tung hoành, trong nháy mắt bảo vệ "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi" sau lưng, ngàn vạn mũi nhọn như dời núi lấp biển chém ra từ nơi tối tăm, đỡ được uy áp của lão phụ cung trang. Lão phụ cung trang khẽ gật đầu, khí tức khủng bố vừa phát ra đã thu lại, ngay sau đó trong đình khôi phục như thường, dường như tình cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác.

Lão phụ nhìn Bùi Lăng, giọng điệu thư giãn ưu nhã như gió nam vào rừng, làm sinh linh không tự chủ được say mê trong đó, lại không có chút dục niệm nào, chỉ cảm thấy an hòa: "Nhân tộc, tộc ta đợi ngươi đến đã đợi rất lâu"

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, vừa rồi Phong Nhung nhìn thấy hắn cũng nói chờ hắn rất lâu. Nhưng lúc đó hành động của Phong Nhung kiều mị, giọng điệu mềm mại đáng yêu, nghe vào rõ ràng đang dụ dỗ hắn, nhưng lời lẽ hành động của lão phụ cung trang trước mắt đều rất đứng đắn, trông không giống đang nói đùa...

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng hơi gật đầu, bình tĩnh nói: "Tiền bối, Bùi mỗ đến đòi người"

"Nếu tiền bối có gì dặn dò, cứ việc nói rõ"

"Đừng cố ra vẻ bí ẩn, lãng phí thời gian"

"Bùi mỗ đi vào đoạn năm tháng này, tổng cộng lại thời gian còn chưa đủ mười ngày, sao có thể khiến tiền bối chờ đợi đã lâu?"

Trên khuôn mặt trải rộng tang thương của lão phụ cung trang lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường, nàng chậm rãi nói: "Nhân tộc, nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Bùi Lăng"

"Bùi Lăng.." Lão phụ cung trang nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Vậy không tính sai"

"Ta tên Tế"

"Là Thanh Khâu chi chủ, tộc trưởng cả tộc Cửu Vĩ Hồ"

"Nhân tộc, có lẽ ngươi đi vào thế giới này chưa đến mười ngày, nhưng từ vài ngàn năm trước, lúc thiên kiếp vừa biến mất, ta đã biết ngươi sẽ đến Bùi Lăng nghe vậy lập tức khẽ giật mình, vài ngàn năm trước?

Đây là ý gì?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh hắn nhanh chóng nói: "Tiền bối có thể từ vài ngàn năm trước, tính ra Bùi mỗ sẽ đến Thanh Khâu?"

"Mấy ngàn năm trước... Tiền bối đã hạ giới?"

Trong lòng Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, nếu tên lão phụ cung trang "Tế" trước mặt thật sự có thể đột phá cách trở năm tháng, tính ra việc Bàn Nhai giới hậu thế, tính ra hắn sẽ tiến vào hồng hoang từ Phù Sinh kỳ cục, lại đi vào Thanh Khâu...

Như vậy, thực lực chân chính của "Tế" tuyệt đối sâu không lường được, không phải sự tồn tại mà hắn có thể trêu chọc!

Thậm chí, có khả năng đối phương căn bản không phải Kim Tiên gì, mà là Tiên Vương! Nếu đối phương là Tiên Vương, cũng không cần cứu "Tử Tắc" tiền bối cùng một vị tiền bối khác nữa!

Hắn sẽ lập tức dẫn theo ba người "Hồn Nghi", "Không Mông" còn có "Mặc Côi" chui vào chốn hỗn độn!

Lúc này, "Tế" lắc đầu, lại không trả lời vấn đề Bùi Lăng mà vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Nhân tộc Bùi Lăng, ngươi cũng đã biết đại tộc hàng đầu chư thiên vạn giới là ai?"

Thấy "Tế" đột nhiên hỏi một vấn đề khó hiểu, trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, trong chốc lát hơi không rõ mục đích thật sự của đối phương.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hắn nói rõ ràng: "Theo Bùi mỗ biết, hiện tại đại tộc hàng đầu chư thiên vạn giới chắc là Kim Ô tộc và Long tộc"

1106 chữ

Chương 2999: Khổ đợi ngàn năm! (3)

"Về phần hai tộc này ai mạnh ai yếu, Bùi mỗ không rõ ràng"

Trong chư thiên vạn giới có vô số tộc quần.

Nhưng hôm đó trên Vạn Tiên hội, người dự thính gần với "Ly La" tiên tôn nhất là Kim Ô tộc và Long tộc.

Những tộc quần khác, ví dụ như Cửu Vĩ, Điến Bằng, U Minh, Tranh... Đều ở phía dưới hai đại tộc này.

Đại tộc hàng đầu, nghĩ cũng biết chắc chắn nằm trong hai tộc này.

"Tế" nghe vậy, vẻ mặt bình thản không có chút dao động nào, nàng tiếp tục lắc đầu: "Đó là quá khứ"

"Ta hỏi tương lai"

Tương lai?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng không chút do dự nói: "Tất nhiên là nhân tộc ta!"

Ở Bàn Nhai giới hậu thế, mặc dù nói cường giả đỉnh phong không khoa trương như hồng hoang này, nhưng toàn bộ thiên hạ đều là địa giới nhân tộc!

Chín đại tông môn thật sự làm được một ý niệm tàn sát thiên hạ, nô dịch chư tộc.

Cho dù ở thượng giới, nhân tộc cũng chiếm cứ không ít giới thiên, thế lực khổng lồ, thực lực cường hãn.

Đại tộc hàng đầu chư thiên vạn chắc chắn là nhân tộc.

"Tế" vẫn lắc đầu, tiếng nói bình thản: "Vậy ngươi cảm thấy tộc ta thế nào?"

Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Cửu Vĩ là đại tộc đỉnh cấp, huyết mạch cao quý, sinh ra cường đại, trong chư thiên vạn giới đều là thanh danh hiển hách, Bùi mỗ đã sớm như sấm bên tai"

Lời này cũng không tính là cố ý nịnh nọt, trên trận Vạn Tiên hội lần trước, chỗ ngồi cả tộc Cửu Vĩ Hồ cũng rất gần phía trước.

Chỉ dựa vào điểm ấy, hiển nhiên địa vị của Cửu Vĩ Hồ trong vạn tộc không thấp!

Huống chi, hiện tại "Tử Tắc" tiền bối cùng một vị tiền bối khác đều ở trong tay Cửu Vĩ Hồ, đứng trước mặt tên lão hồ tiên này, đương nhiên hắn không thể làm đối phương mất mặt. Nghe vậy, "Tế" khẽ gật đầu, hiếm khi nào trên khuôn mặt nếp nhăn mọc lan tràn lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng ôn tồn nói: "Nói chính sự đi "Người ngươi muốn tìm đang ở chỗ ta "Hiện tại, ta cũng không làm khó ngươi, cho ngươi hai lựa chọn"

"Thứ nhất, trực tiếp khai chiến cùng tộc ta, thắng, tất nhiên có thể dẫn hai người kia đi.

"Thứ hai, ngủ lại Thanh Khâu một đêm, sau hừng đông có thể dẫn người rời đi"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức trầm mặc.

Hiện tại còn chưa biết thực lực cả tộc Cửu Vĩ ở phương thế giới này.

Dù "Tế" trước mặt chỉ là một vị Kim Tiên, nhưng không biết toàn bộ Thanh Khâu còn có bao nhiêu Kim Tiên, bao nhiêu Chưởng Đạo tiên quan, nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn áp đáy hòm.

Trực tiếp khai chiến là cách cuối cùng khi không có cách nào!

Về phần ngủ lại một đêm ở Thanh Khâu...

Điều này trông vô cùng đơn giản, nhưng tình huống hiện tại càng đơn giản càng có vấn đề!

Nếu hiện tại Cửu Vĩ Hồ nói ra điều kiện cực kỳ khó khăn, ngược lại còn có thể khiến hắn thả lỏng một chút!

Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Bùi Lăng đột nhiên hỏi: "Bùi mỗ đến Thanh Khâu là vì đưa hai vị đồng tộc đến Thanh Khâu làm khách rời đi "Nếu Bùi mỗ không dẫn hai người kia đi, có phải có thể rời đi bất cứ lúc nào không?"

"Tế" ngẩn ngơ, chợt nhẹ gật đầu, nói: "Không sai"

"Ở chỗ này ở một đêm, là cái giá phải trả để ngươi dẫn hai người kia đi."

"Nếu ngươi trực tiếp rời đi, tộc ta sẽ không làm khó ngươi"

Lúc này Bùi Lăng mới nhẹ gật đầu, nói: "Vậy làm phiền tiền bối một đêm"

Hiện tại hắn đã tới Thanh Khâu, tất nhiên phải cố hết sức cứu "Tử Tắc" tiền bối và một vị tiền bối khác.

Đương nhiên, nếu ngủ lại đêm nay, tình huống thật sự quá nguy hiểm, vậy vẫn là bảo vệ mạng càng quan trọng hon...

Thấy Bùi Lăng đồng ý ở lại qua đêm, "Tế" hài lòng mỉm cười.

Nàng chợt phân phó Phong Nhung: "Dẫn bọn họ đến chỗ ở lại"

"Tiếp đón thật tốt, đừng chậm trễ quý khách.

Phong Nhung thu tay áo hành lễ: "Vâng!"

Chợt chuyển sang Bùi Lăng, cười nhẹ nhàng nói, "Nhân tộc, đi theo ta"

Bùi Lăng không trả lời, bình tĩnh đi theo nàng.

Ba tên nữ tu "Hồn Nghi" cũng lập tức dời bước, theo sát phía sau.

Phong Nhung dẫn bọn họ rời khỏi thần miếu, đi về một phương hướng nào đó.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé vang lên giữa cỏ cây từ từ đi xa, chẳng mấy chốc đã bị tiếng động khác bao phủ. Cả tòa thần miếu chỉ còn lại "Tế" cùng mấy Cửu Vĩ Hồ dáng vẻ thiếu nữ sau lưng.

Gió núi chậm rãi thổi qua, cành lá ngọc thụ đẹp đẽ.

Từng cái bóng vỡ nát trộn lẫn ánh trăng vẩy xuống đầy đình, lay động ra màu ửng đỏ kinh tâm động phách. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, tên Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ từng cùng Phong Nhung đến hang đất lập tức hỏi: "Tộc trưởng, thật sự là tên nhân tộc kia?"

"Tế" nhẹ gật đầu, hờ hững nói: "Từ khoảnh khắc tên kia nhân tộc bước vào Thanh Khâu, ta đã biết sẽ không sai!" Dường như nàng không muốn trò chuyện nhiều về đề tài này, nói một câu rồi phân phó, "Các ngươi đều đi xuống đi."

Mấy Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ lập tức khom người: "Vâng"

Tiếng quần áo xột xoạt dần đi xa, trong đình viện chỉ còn lại "Tế".

Lúc này nàng mới xoay người, nhìn về phía giếng nước bên cạnh.

Thành giếng cổ xưa như là hòn đá hoang dã, đã sớm không nhìn ra tính chất linh ngọc, dưới giếng đen nhánh một mảnh, ngay cả ửng ánh trăng đỏ cũng khó mà chiếu vào.

Trong bóng tối có một mảnh sóng ánh sáng lăn tăn, nhẹ nhàng đong đưa, gợn sóng nhỏ xíu đụng vào trên vách đá phát ra tiếng động rất nhỏ.

Nước giếng nhẹ lan, lăn tăn như gương, soi sáng ra cái bóng của "Tế 1118 chữ

Chương 3000: Khổ đợi ngàn năm! (4)

Cái bóng kia có hình dáng không khác gì "Tế", lại là tóc đen như đêm, da sáng trắng hơn tuyết, mặt mày lưu chuyển như cẩm tú sơn hà, ung dung nhã tú khó mà miêu tả, khuynh thành khuynh thế.

Hư không quanh mình có phù lục sáng tắt, cấm chế vô hình dâng lên từng tầng.

"Tế" không che giấu nữa, trên dưới cả người tính cả hồn phách đều tiêu tán ra dáng vẻ già nua nặng nề, như cây già sụt xuống, ý già yếu khi sinh linh bước vào đường cùng, cung trang màu trắng nhàu kim trong sáng rực rỡ cũng nhuộm dần màu sắc ảm đạm, không còn tươi sáng; nhưng cái bóng trong giếng lại tiên cơ dạt dào, sinh ý bừng bừng phấn chấn như cỏ cây vui vẻ phồn vinh, tản ra thanh xuân cực kỳ tràn đầy mạnh mẽ, váy áo của nàng như tuyết, trong sáng tươi đẹp như cây dành dành mới nở.

"Tế" nhìn chằm chằm bản thân trong giếng, đôi mắt sáng như nước, không chớp mắt lấy một cái.

Đột nhiên, cái bóng thanh xuân trong nước giếng bắt đầu mơ hồ như là mặt giếng bị đánh vỡ, gợn sóng từng tầng đong đưa, đánh nát tất cả cảnh tượng.

Cái bóng không ngừng rung chuyển, trong giây lát mặt nước hồi phục bình tĩnh, cái bóng vỡ nát cũng xuất hiện lần nữa, lại hóa thành một cái bàn cờ đen trắng đan xen.

Phía trên bàn cờ, quân cờ đen trắng cheo leo như liệt, đang chém giết hừng hực.

"Tế" nhìn chằm chằm bàn cờ, khí tức quanh người ầm vang bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyền quang chui vào trong giếng...

Trong núi như lại nổi gió, ngọc thụ chập chờn càng thêm kịch liệt.

Tiếng ngọc đẹp dày đặc như mưa rào, vô số hoa lá óng ánh sáng long lanh lộn xộn rơi xuống.

Đầu cành thủy tinh đông đúc phút chốc thưa thớt, mầm lá tinh mịn sinh sôi như lông nhung, chớp mắt giãn ra, chớp mắt sa sút... Trong đình cành lá lộn xộn bay lên, bồng bềnh rơi vãi như không ngừng không nghỉ...

Phía nam Thanh Khâu có hồ lớn đung đưa, khói trên sông mênh mông, hơi nước tràn trề như đại dương mênh mông.

Trong hồ có rất nhiều hòn đảo như châu xuyên vẩy xuống, phần lớn đều tập trung ở Tây Nam hồ lớn, trên góc Tây Bắc có một hòn đảo như giọt nước, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững.

Ánh trăng ửng đỏ lưu chuyển, hòn đảo hình dạng giọt nước cỏ cây tươi tốt, có lầu các xây dựa lưng vào núi, uốn lượn quanh co, hơi nước quanh quẩn mờ mịt thướt tha như sa mỏng.

Trên cùng lầu nhỏ, không gian trên đất bằng trước lầu nhỏ dập dờn một trận, trong chớp mắt năm bóng dáng lặng yên xuất hiện.

Phong Nhung nhẹ vung váy dài, một gốc cổ bách cách đó không xa hơi lay động, cành lá um tùm lượn quanh, từng tia từng sợi bách hương tiêu tán trời cao, hòa vào mặt hồ mênh mông.

Từ chỗ cao nhìn ra xa, trong tầm mắt núi xa như dải, sóng nước lấp loáng, huyết nguyệt treo cao chiếu rọi xuống, tiếng xột xoạt khi vạn vật sinh sôi che ngợp bầu trời.

Phong Nhung tùy ý liếc nhìn quanh mình, xoay người lại, nói với bốn người Bùi Lăng: "Nơi đây là chỗ chư vị nghỉ ngơi."

"Chư vị là nhân tộc"

"Vì vậy chỗ ở cách tộc ta một khoảng cách "Nếu có chuyện gì, có thể gọi tên thật của ta bất cứ lúc nào.

"Nếu không có việc gì... Vậy cáo từ Phong Nhung nói xong liếc nhìn Bùi Lăng, đang muốn chậm rãi rời đi, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tử Tắc tiền bối còn có một tên tiền bối tộc ta khác đang ở nơi nào?"

Nghe vậy, Phong Nhung che miệng cười khẽ, nói: "Hiện tại trời còn chưa sáng, không thể nói cho ngươi biết"

"Ngươi muốn biết cái gì, đợi sau khi hừng đông tộc trưởng sẽ giải thích Bùi Lăng khẽ gật đầu, không nói nhiều nữa.

Thấy hắn không có chuyện gì khác, Phong Nhung lại nở nụ cười xinh đẹp, chợt hóa thành một tia sáng trắng, xấu không mà đi.

Trong lâu chỉ còn lại bốn tên nhân tộc, Bùi Lăng nhìn ba người "Hồn Nghi", sau đó nói: "Đi vào trước.

Nói xong, hắn đi đến trước lầu nhỏ, đẩy ra cửa lớn, trực tiếp bước qua cánh cửa.

Ba người "Hồn Nghi" lập tức đuổi theo.

Ầm.

Bốn người vừa đi vào trong lâu, cửa lớn đã tự động khép lại.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh.

Đây là một căn phòng trang trí tinh xảo tinh tế, bốn vách tường là gấm vóc được dệt từ linh tơ nhện, màu sắc cổ xưa mơ hồ thấy lưu quang, lương trụ điêu khắc hoa văn màu, đồ vật khảm châu, ánh sáng nhu hòa như vầng. Trên mấy kỷ trà cao cao bày biện một chậu linh thực kim chi ngọc diệp, tản ra mùi thơm ngát thấm vào phế phủ. Cửa tròn khắc hoa đi thẳng đến nội thất có trân châu xen lẫn thúy màn treo rủ xuống, lúc rủ xuống ánh sáng ngàn vạn.

Trong ánh mắt của Bùi Lăng, những vật này đều rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Hắn tâm niệm vừa động đã lấy ra thần niệm, lấy bản thân làm trung tâm bao phủ toàn bộ hòn đảo, cùng mặt nước xung quanh hòn đảo...

Thần niệm như nước chảy vô hình, ầm vang tuôn ra.

Trong giây lát, hắn thu hồi thần niệm, xác nhận tất cả bình thường.

Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng mới bình tĩnh nói: "Chỗ ở không có vấn đề gì"

"Nhưng đêm nay nhất định phải cẩn thận!"

Nói xong, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, xung quanh có vô số vân triện sáng tắt, phù văn đan xen, lại bố trí từng tầng trận pháp và rất nhiều cấm chế từ trong ra ngoài tiểu lâu, tiếp theo lại lấy "Bản nguyên" pháp tắc che giấu, sau khi xác nhận ngăn cách trong ngoài mới nói: "Cửu Vĩ Hồ tộc này hơi không thích hợp"

"Không biết ba vị tiền bối có nhìn ra cái gì không?"

Lúc nói chuyện, ánh mắt Bùi Lăng trực tiếp nhìn về phía "Không Mông" và "Mặc Côi".

1103 chữ

Chương 3001: Chiêu đãi đặc biệt

Mặc dù hiện tại "Hồn Nghi" cũng là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, nhưng dù sao nàng cũng là tu sĩ Vô Thủy sơn trang, đến lúc cần dùng đầu óc phân tích thế này, lại không cần trông cậy vào đối phương...

Nghe vậy, "Không Mông" lập tức gật đầu, chợt nói: "Ta cũng cảm thấy Cửu Vĩ Hồ tộc rất có vấn đề!"

"Vị tộc trưởng Tế của Cửu Vĩ Hồ tộc quá già!"

"Hắn là tiên"

"Tiên nhân đồng thọ cùng trời đất, sáng cùng nhật nguyệt, không già không chết, không hỏng không hủ, thanh xuân vĩnh tại"

"Vị tộc trưởng kia lại vô cùng già yếu, như lão giả gần đất xa trời trong chốn phàm tục...

"Loại tình huống này chỉ có một khả năng "Cũng có thể trước khi đối phương thành tiên đã già nua như thế"

"Nhưng trước đó ta ở trong thôn xóm nhân tộc, từng hỏi tiên dân Ngân Khương về rất nhiều kiến thức trong hồng hoang"

"Đại tộc đỉnh phong trong vạn tộc hồng hoang, huyết mạch trực hệ của bọn họ đều sinh ra làm tiên!"

"Trong hồng hoang, Cửu Vĩ Hồ tộc có địa vị gần với Kim Ô tộc, Long tộc, cũng là địa vị ngang nhau với mấy đại tộc Điến Bằng"

"Tộc trưởng bộ tộc này chắc chắn có huyết mạch vô cùng thuần túy"

"Nàng sinh ra đã là tiên nhân, định sẵn không già không chết, hưởng tuổi thọ vô ngần.

"Hơn nữa mỹ mạo vô song, là tuyệt sắc đỉnh phong trong cả tộc.."

"Vị tộc trưởng kia già yếu như thế, cực kỳ không thích hợp!"

Bùi Lăng nghe vậy, khẽ gật đầu.

Dáng vẻ của tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc thật sự rất có vấn đề!

Hơn nữa, trông "Tế" không chỉ dần già đi, mặc dù nàng đã che giấu khí tức thần hồn, vẫn truyền ra một loại khí tức vô cùng già yếu, sắp tận thọ.

Dường như nàng thật sự trải qua vô số năm tháng, đã đến lúc thọ nguyên kết thúc.

Đây là tình huống không thể xuất hiện ở tiên nhân Trừ khi... Đối phương làm trái thiên cương, nhận lấy xử phạt của "Ly La" tiên tôn!

Lúc này, "Mặc Côi" ôn hòa nói: "Hiện tại vấn đề lớn nhất là vị tộc trưởng kia, tự nhận từ vài ngàn năm trước đã bắt đầu chờ đợi Bùi đạo hữu"

"Nếu đây chỉ là nói chuyện giật gân, phô trương thanh thế thì cũng thôi"

"Nhưng nếu đối phương nói thật..

"Chúng ta đều thông qua Phù Sinh kỳ cục, đi vào đoạn năm tháng hồng hoang này"

"Vị tộc trưởng kia nói từ mấy ngàn năm trước đó đã suy tính ra hành trình hôm nay của chúng ta, tuyệt đối không thoát khỏi Phù Sinh kỳ cục"

"Trừ khi thực lực của vị tộc trưởng kia càng mạnh hơn song tiên đánh cờ trong Phù Sinh kỳ cục."

"Nếu không, không thể thành công!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nói: "Đây là chuyện không thể nào!"

"Hai vị đánh cờ trong Phù Sinh kỳ cục là hai vị Tiên Tôn quá khứ và tương lai"

"Chư thiên vạn giới sẽ không có sự tồn tại mạnh hơn hai vị Tiên Tôn kia!"

"Mặc Côi" lập tức nói: "Vậy điều này có nghĩa, lúc đó vị tộc trưởng kia nói dối"

"Hoặc là nàng đã từng vào Phù Sinh kỳ cục!"

Nghe đến đó, vẻ mặt Bùi Lăng lập tức trở nên nghiêm nghị.

Hắn thật sự chưa nghĩ đến loại tình huống mà "Mặc Côi" đã nói.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật sự có khả năng này!

Bọn họ từ Phù Sinh kỳ cục đi vào hồng hoang, muốn suy tính ra hành động của bọn họ... Hoặc là sự tồn tại phía trên ván cờ!

Hoặc là có nhân quả lớn lao với Phù Sinh kỳ cục! Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đồng thời nghĩ đến giấc mộng trên đường đến Thanh Khâu...

Hắn nhướn mày, lập tức hạ quyết tâm không thể qua đêm ở Cửu Vĩ Hồ tộc, càng nhanh chóng rời đi càng tốt!

Trước hừng đông nhất định phải rời khỏi Thanh Khâu!

Hiện tại, trước tiên phải nghĩ cách cứu "Tử Tắc" tiền bối và một vị tiền bối khác ra...

Nhưng không đợi Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ nữa, "Hồn Nghi" cũng nhẹ gật đầu, bình thản nói: "Phương thế giới này đều là huyễn cảnh, cho dù có một chút khác thường cũng không sao"

"Nhưng Cửu Vĩ Hồ tộc huyễn hóa ra trong huyễn cảnh thật sự có rất nhiều chỗ cổ quái!"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, nhìn qua "Hồn Nghi" nói: "Hồn Nghi tiền bối cũng nhìn ra cái gì sao?"

Vẻ mặt "Hồn Nghi" tự nhiên nhẹ gật đầu, nhanh chóng nói: "Dù sao bản đế cũng là Tiên Đế thượng giới, mặc dù vì rèn luyện đạo tâm chỉ lưu lại một chút tu vi ở trong phương huyễn cảnh này, nhưng bản đế vẫn còn tai mắt ở thượng giới. "Một huyễn cảnh bình thường này, tất nhiên tùy ý nhìn thoáng qua là có thể phá.

"Đủ loại chỗ không hài hòa, đâu thể giấu giếm được pháp nhãn của bản đế?"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc.

Mặc dù vừa rồi hắn còn cảm thấy, Vô Thủy sơn trang "Hồn Nghi" tiền bối chắc chắn không giúp đỡ được trong loại chuyện này, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ của "Hồn Nghi" tiền bối chắc chắn đã nhận ra cái gì đó.

Đúng vậy, hiện tại trong bốn người, thực lực của hắn mạnh nhất nhưng so sánh với ba vị tiền bối này, thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, tầm mắt, kiến thức, kinh nghiệm đều rất có hạn.

Rất nhiều chuyện, ba vị tiền bối có thể nhìn thấu ngay lập tức, hắn lại không thể nhận ra trong khoảng thời gian ngắn...

Ví dụ như loại khả năng mà "Mặc Côi" tiền bối vừa nói...

Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy, "Hồn Nghi" nhìn về phía hắn, nói tiếp: "Vừa rồi chúng ta bước vào Thanh Khâu, huyễn cảnh huyễn hóa ra tên Cửu Vĩ Hồ tên là Phong Nhung kia, nói thẳng có thể đặc biệt tiếp đón Bùi tiên đế"

"Trong nhóm bốn tên nhân tộc chúng ta, hai tên tiên hạ đẳng này cũng thôi"

1101 chữ

Chương 3002: Chiêu đãi đặc biệt (2)

"Ta và Bùi tiên đế cùng là Tiên Đế thượng giới"

"Bùi tiên đế có đãi ngộ đó, ta cùng là Tiên Đế, vì sao không có?"

"Đây là chỗ không hợp lý nhất trong toàn bộ huyễn cảnh!"

"Một lát trước, Bùi tiên đế cùng lão Cửu Vĩ Hồ tên Tế kia trò chuyện, ta đã cố ý truyền âm hỏi Phong Nhung xem tiếp đón đặc biệt là cái gì?"

"Phong Nhung chỉ nói Bùi tiên đế đã cự tuyệt, không muốn nhiều lời"

"Bởi vậy, lúc ấy ta truyền âm cho tất cả Cửu Vĩ Hồ có mặt, hỏi thăm tên Cửu Vĩ Hồ nào có thể đặc biệt tiếp đón Bùi tiên đế, ta cũng tiện đứng bên cạnh xem, cảm nhận phong thổ ảo cảnh Thanh Khâu trong phương huyễn cảnh này một chút"

"Chỉ có điều, Cửu Vĩ Hồ khác đều không trả lời, chỉ có tên lão Cửu Vĩ Hồ kia một lời đồng ý.

"Đến lúc đó, chờ tên lão Cửu Vĩ Hồ kia tiếp đón Bùi tiên đế xong, ta sẽ xem có cần tiểu tộc huyễn cảnh này tiếp đón đặc biệt hay không Vừa nói dứt lời, toàn bộ lầu nhỏ lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối.

Bùi Lăng mờ mịt nhìn "Hồn Nghi"

Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn đã lấy lại tinh thần, lập tức tê cả da đầu.

Vừa muốn mở miệng, bên ngoài cửa lớn đóng chặt đột nhiên phát ra một tràng tiếng gõ cửa!

Đông đông đông Không biết từ lúc nào, mọi tiếng động biến mất, toàn bộ khoảng thiên địa vắng lặng im ắng này đột nhiên xuất hiện tiếng động, dường như đang gõ thẳng vào trái tim của bốn tên nhân tộc.

Gió hồ biến mất, sương mù nổi lên xung quanh, ý lạnh lẽo ẩm ướt mãnh liệt trào tới, xuyên qua cửa sổ vây quanh đám người Bùi Lăng.

Bốn người cùng nhau nhìn về phía cửa lớn, chỉ nghe một giọng nói rất xa lạ truyền vào trong phòng, giọng nói của nàng như gió mát, như suối ngọt ẩn dưới rừng: "Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh Hồng hoang.

Bóng đêm dày đặc, huyết nguyệt giữa trời.

Ủng đỏ hắt vẫy giữa vạn vật thức tỉnh, tiếng động vang lên dày đặc như nước thủy triều.

Cự mộc che trời cheo leo bày ra, ánh trăng chiếu xuống trông như dãy núi chập trùng.

Dưới khu rừng u ám, hoa cỏ tinh mịn bao trùm trên mặt đất, có tiếng rì rào rất nhỏ vang lên.

Mỗi một tiếng động đều có cỏ cây quanh mình sinh trưởng, tiết tấu nước suối leng keng không hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ sinh linh nào.

Chẳng mấy chốc, một chùm bùn đất nổ tung, một bóng dáng nhân tộc thoát ra từ lòng đất.

Chính là "Kiệm Thứ".

Mũ miện của hắn ta đã sớm bị Đại Nhật chân hỏa đốt diệt, cả người bụi bẩn, râu tóc không còn sót lại chút gì, trên dưới cả người chồng chất vết thương, trong vết thương mới nhất lờ mờ có thể thấy được dấu vết bị thiêu đốt như than cốc, khí tức cũng cực kỳ suy yếu.

"Kiệm Thứ" liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng bố trí mấy thủ đoạn phòng hộ đơn giản, sau đó không do dự sử dụng đan dược, vận chuyển công pháp chữa thương.

Trạng thái hiện tại của hắn ta rất tệ.

Trước đó tiến vào ván cờ đúng lúc là ban ngày, mười mặt trời nhô lên cao đốt diệt vạn vật! Mặc dù có kiếp vẫn che mặt trời, trong lúc cửu tử nhất sinh không vẫn lạc ngay tại chỗ, nhưng Đại Nhật chân hỏa vô cùng bá đạo, chỉ vừa đối mặt cũng thiêu đốt hắn ta đến thương thế nặng nề.

Lúc này đêm tối giáng lâm, chân hỏa rút lui, vạn vật quanh mình sinh ra, sinh cơ dạt dào, hơi nước tràn trề đập vào mặt, lại thêm dược lực tan ra tẩm bổ huyết nhục thần hồn...

Cuối cùng tình huống của "Kiệm Thứ" không còn chuyển biến xấu nữa.

Một lát sau, hắn ta đột nhiên phát ra một tràng họ khan kịch liệt: "Hụ khụ khụ khụ.."

Lồng ngực chấn động, trong thất khiếu có vết máu chậm rãi chảy xuôi.

Hắn ta chữa thương, căn bản không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp gì.

Hắn ta biết cứ tiếp tục như vậy, tình huống của mình sẽ càng ngày càng kém, "Kiệm Thứ" ngừng vận chuyển công pháp, lập tức khàn giọng gọi: "Bùi Lăng, Bùi Lăng.."

Liên tục gọi mười mấy lần cũng không thấy bất kỳ tiếng đáp lại nào, "Kiệm Thứ" nhướn mày, hắn ta không biết hiện tại tình huống của những người vào ván cờ khác như thế nào, nhưng Bùi Lăng tuyệt đối không có việc gì!

Bây giờ Bùi Lăng vẫn không trả lời, không biết là...

Suy nghĩ chưa dứt, một giọng nói xa lạ trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai "Kiệm Thứ": "Ta tên Lộc, là Ứng Thanh Tiên hiện tại"

"Bùi Lăng mà ngươi muốn tìm không có trong đoạn năm tháng này"

"Cùng là nhân tộc, nếu ngươi có việc gì quan trọng, ta cũng có thể hỗ trợ Nghe vậy, "Kiệm Thứ" lập tức khẽ giật mình, Bùi Lăng không ở trong đoạn năm tháng này? !

Đây là chuyện không thể nào!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Kiệm Thứ" cẩn thận không trả lời, đồng thời lập tức đứng dậy muốn chạy trốn khỏi nơi đây, thoát khỏi chủ nhân giọng nói khóa chặt.

Chỉ có điều, hắn ta vừa đứng dậy, thương thế khó khăn lắm mới ổn định được lập tức phát tác, khí huyết quanh người sôi trào, lúc này phun ra một ngụm máu tím đen.

Lúc này, giọng nói trầm thấp xa lạ kia lại vang lên bên tai "Kiệm Thứ": "Nếu không tin ta, ta có thể truyền giọng nói của ngươi cho một vị đồng tộc quen biết Bùi Lăng"

Sắc mặt "Kiệm Thứ" trắng bệch, cảm nhận từng đợt suy yếu mãnh liệt đánh tới, hắn ta hơi do dự, chẳng mấy chốc đã gật đầu: "Được!"

Tiếng nói vừa dứt, "Kiệm Thứ" nhanh chóng nghe được bên tai vang lên một giọng nói rất quen thuộc: "Lưu Lam hoàng triều Kiệm Thứ đạo hữu?"

"Ta chính là Hàn Ảm Kiếm tông Cô Miểu.."

1106 chữ

Chương 3003: Tất cả thuận lợi

Đảo hoang như giọt nước mưa, lầu nhỏ vắng vẻ.

Trong phòng bày biện hoa mỹ tinh tế yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi.

Bùi Lăng và "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi" cùng nhau im lặng, nhìn về phía cửa lớn.

Đông đông đông...

"Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh Tiếng nói trong trẻo như suối truyền vào trong phòng.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, đứng đấy không nhúc nhích, không hề có ý đáp lời hoặc là đi qua mở cửa.

"Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi" cũng yên tĩnh nhìn chằm chằm cửa phòng, tâm thần tập trung, vận sức chờ phát động, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Chờ giây lát, ngoài phòng lại không có bất kỳ tiếng động gì nữa.

Chỉ có gió hồ tiêu điều vắng vẻ, rì rào qua tai.

Bùi Lăng nghiêm túc cảm giác một lượt, phát hiện người vừa gõ cửa đã sớm rời đi, lập tức nói: "Yến Tê thành Tử Tắc tiền bối, còn có một vị tiền bối khác đều ở Thanh Khâu"

"Hiện tại đi tìm bọn họ"

"Chỉ cần tìm được hai vị tiền bối, lập tức lên đường, rời khỏi nơi đây!"

"Nhiều nhất tìm một canh giờ, nếu trong vòng một canh giờ không tìm được người, chúng ta trực tiếp rời khỏi Thanh Khâu!"

Nghe vậy, "Hồn Nghi" lập tức gật đầu: "Được!"

"Không Mông" và "Mặc Côi" hơi do dự, nhưng chẳng mấy chốc cũng nhẹ gật đầu.

Hai người bọn họ đều là tu sĩ chính đạo, lúc bình thường tuyệt đối không thể đồng ý bỏ qua "Tử Tắc", nhưng hiện tại ở trong hồng hoang bốn bề nguy hiểm.

Hơi không cẩn thận, không những không cứu được người, ngược lại còn liên lụy tất cả người vào ván cờ!

Chỉ một nước cờ vô ý sẽ dẫn đến tình huống toàn quân bị diệt, nhất định phải lấy đại cục làm trọng Thấy ba người đồng ý, Bùi Lăng không do dự nữa, nhanh chóng nói: "Đi theo ta!"

Nói xong, hắn dẫn đầu đi về phía cửa chính.

Hắn có thể cảm giác vị trí quân cờ tương ứng với "Tử Tắc" và một vị tiền bối khác, muốn tìm được hai vị này cũng rất đơn giản.

Chỉ không biết Cửu Vĩ Hồ trông coi hai người sẽ là sự tồn tại có tu vi gì.

Nếu chỉ là Chưởng Đạo tiên quan, muốn cứu được cũng không quá khó khăn, một canh giờ đã đủ.

Nhưng nếu là Kim Tiên... E rằng sẽ có một trận ác chiến.

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đi tới cửa lớn lầu nhỏ, hắn đang muốn trực tiếp mở cửa ra, suy nghĩ một chút lại tâm niệm vừa động, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng giống hắn như đúc.

Sau khi bóng dáng này xuất hiện, lập tức tiến lên, một phát kéo cửa lớn ra.

Gió hồ ướt sũng xen lẫn mùi cỏ cây trong vắt đặc biệt vào ban đêm không kịp chờ đợi nhào vào phòng, làm người ta mừng rỡ.

Bóng đêm ngoài cửa dày đặc, mặt hồ bao la hiện ra sóng ánh sáng lăn tăn trong đêm tối, khắp nơi yên ắng. Bùi Lăng đứng sau cửa không động đậy chút nào, phục khắc thể trước người lại lập tức cất bước, bước ra cánh cửa, sau đó lại bước về phía trước.

Phục khắc thể dạo qua một vòng trong viện, cuối cùng dừng chân dưới một gốc cây Ngọc Lan, yên tĩnh đứng đó.

Chờ giây lát, không thấy phục khắc thể xuất hiện điều khác thường gì, Bùi Lăng khẽ gật đầu, tình huống này chắc chắn phải cẩn thận khắp nơi!

Ngay sau đó, hắn truyền âm nói: "Ra ngoài.

Nói xong, hắn bước ra cánh cửa, đi ra ngoài viện.

Ba người "Hồn Nghi" không do dự, nhanh chóng đuổi theo.

Đình viện thanh u, Ngọc Lan lặng yên nở rộ giữa bóng cành lá màu xanh, trong sáng bao quanh như trăng sáng hậu thế.

Nơi xa nước hồ mênh mông cuồn cuộn, mênh mang quanh mình, hòa vào cây rừng thế núi, liên miên uốn lượn. Bùi Lăng lập tức nhìn về phía gốc cây Ngọc Lan cách đó không xa, hắn nhớ kỹ, lúc vừa đến nơi đây rõ ràng bên cạnh đình viện trồng một gốc cổ bách, hương bách dày đặc, bây giờ lại là một gốc cây Ngọc Lan, còn có Ngọc Lan nở rộ.

Nhưng vừa rồi có Cửu Vĩ Hồ tộc từng tới nơi đây, lại không biết có phải đối phương cố ý hành động hay không? Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Bùi Lăng hơi đổi, phục khắc thể lập tức có hành động, hắn nhanh chóng thi triển độn pháp, phi độn trên hồ.

Huyền bào phần phật, phục khắc thể đã phi độn ra một khoảng cách tương đương ở trên mặt hồ, lại vẫn bình yên vô sự, lúc này Bùi Lăng mới dẫn ba người "Hồn Nghi" đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã rời khỏi hồ lớn, tiến vào rừng rậm.

Cự mộc che trời chỗ nào cũng có, ngọn cây cheo leo đan xen như dãy núi kéo dài vô tận.

Hoa lạ cỏ ngọc, thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có như là hoa dại cỏ dại sinh trưởng ở các ngõ ngách, khí tức hoang dã trộn lẫn mùi thơm ngào ngạt của linh hương tản ra toàn bộ Thanh Khâu.

Màn đêm buông xuống, kiếp vẫn mãnh liệt như đại dương mênh mông vô ngần, che phủ toàn bộ mặt đất. Tím xanh thỉnh thoảng lấp lóe, lôi đình vang động, ngột ngạt nặng nề, chấn động trời cao.

Bùi Lăng cảm ứng vị trí quân cờ, không do dự chút nào chạy tới chỗ sâu trong Thanh Khâu.

Chẳng mấy chốc, phía trước xuất hiện một tòa quảng điện thấp thoáng trong núi rừng, gần như hòa làm một thể với núi rừng.

Cung điện kia cao lớn nguy nga, lại không có quá nhiều trang trí, lộ ra vẻ đường hoàng cổ nhã, đỉnh điện và bốn vách tường đều bò đầy cây sắn dây mạnh mẽ, trong khe hở có rêu xanh mọc lan tràn, dã thú nồng hậu dày đặc. Cung điện quanh mình có dấu vết cấm chế và trận pháp, phù lục chầm chậm sáng tắt trong hư không, hiển nhiên vận chuyển bình thường.

1096 chữ

Chương 3004: Tất cả thuận lợi (2)

Khí tức Cửu Vĩ Hồ tộc hơi có vẻ mỏng manh truyền ra từ trong điện.

Lúc này quảng điện vắng lặng, bốn tên nhân tộc bay lượn qua từ trên đó, không chịu bất kỳ ngăn cản nào.

Sau đó, bọn họ lại thấy từng tòa động phủ trang trí đều có phong tình, có nhà tranh, có hang động, có cung điện, có đại trạch, có lầu nhỏ, có nhà trên cây...

Dường như toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc đều đã nghỉ ngơi, lúc này Thanh Khâu to như vậy lại yên lặng, không một tiếng động.

Phi độn một lát, "Không Mông" đột nhiên truyền âm nói: "Kỳ quái!"

"Sao không cảm giác được một đầu Cửu Vĩ Hồ nào?"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng cực kỳ nghi ngờ.

Lúc bọn họ vừa tiến vào Thanh Khâu, số lượng Cửu Vĩ Hồ tộc ven đường rất nhiều, gần như mỗi ba năm bước đều có thể gặp được một Cửu Vĩ Hồ tuỳ tiện giết thời gian.

Toàn bộ Thanh Khâu đều rất náo nhiệt, có thể nói là hồ ly đông đúc.

Nhưng bây giờ... Đi một đoạn đường này, hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức Cửu Vĩ Hồ gì!

Đương nhiên, dù sao nơi đây cũng là Thanh Khâu, hắn chỉ đại khái vẩy thần niệm ra, tất cả những nơi bị cấm chế, đại trận bao phủ đều không cưỡng ép bài trừ, tránh kinh động đến Kim Tiên Hồ tộc.

Lúc này, "Mặc Côi" cũng truyền âm nói: "Có chút không đúng!"

"Lúc chúng ta vừa tiến vào Thanh Khâu, một đoạn đường này rõ ràng là một loại linh thực khác "Nhưng bây giờ nơi này lại đổi một loại cỏ cây hoàn toàn không giống với loại linh thực kia.

"Nơi vừa đi qua vốn nên có một dòng linh tuyền, bên cạnh linh tuyền còn sinh trưởng một đám độc hoa "Nhưng hiện tại lại chỉ có một mảnh bãi cỏ um tùm"

"Còn có chếch phía trước... Lúc chúng ta đến có một tên Cửu Vĩ Hồ hóa thành dáng vẻ thiếu nữ áo trắng, từng lấy huyễn thuật huyễn hóa hồ điệp thăm dò Bùi đạo hữu, lúc nàng cầm lẵng hoa đứng dậy, ta thấy rất rõ ràng trước chân nàng có một mảnh Địch hồn thảo cực kỳ hiếm thấy ở Bàn Nhai giới"

"Lúc này cũng không có chút bóng dáng nào!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nhìn về phương hướng mà "Mặc Côi" chỉ, quả nhiên chỉ thấy dưới cự mộc che trời có lẻ tẻ vài cọng linh hoa, không thấy chút dấu vết Địch hồn thảo nào.

Hắn khẽ gật đầu, Thanh Khâu này càng ngày càng cổ quái!

Ngoại trừ hai chuyện mà "Không Mông" tiền bối và "Mặc Côi" tiền bối nói, kiếp vẫn trên đỉnh đầu cũng có chỗ khác biệt với lúc bọn họ vừa tiến vào Thanh Khâu!

Trước đó kiếp vân trùng điệp, ngang không bờ bến, khí thế cuồn cuộn hùng tráng, thiên uy huy hoàng, Bùi Lăng hiểu rất rõ uy thế như vậy, sớm đã ghi nhớ trong lòng.

Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao kiếp vẫn lại có một loại cổ quái khiến hắn khó mà miêu tả...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Không quan tâm những chuyện này nữa!"

"Sau khi tìm được người, lập tức rời khỏi Thanh Khâu!"

Ba người "Hồn Nghi" gật đầu.

Đang nói, bốn người đi tới cửa một tòa huyệt động.

Huyệt động này ở trên vách núi đá, có dây leo rậm rì như thác nước, gào thét rủ xuống từ phía trên hang động như rèm châu che khuất toàn bộ cửa hang.

Dây leo rậm rạp, ngẫu nhiên sẽ có khe hở giữa phiến lá, lại không thấy rõ tình hình trong bóng tối.

Chỉ có một chút khí tức lạnh lẽo không ngừng tiêu tán ra.

Bùi Lăng lập tức dừng lại, bình tĩnh nói: "Hồn Nghi tiền bối"

Lúc này "Hồn Nghi" gật đầu, lạnh nhạt nói: "Bùi tiên đế có sân nhà ban ngày!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức của Bùi Lăng đột nhiên biến hóa, khí cơ của hắn xông lên trời không, huyết khí quanh người cuồn cuộn khuấy động như hung thú Thái Cổ thức tỉnh, thanh khí tung hoành sau lưng, ầm vang bốc lên, lực lượng "Bản nguyên" đại đạo lộ ra rõ ràng không bỏ sót!

Hắn không do dự, lúc này tâm niệm vừa động, quanh người hiện lên vô số đường vân màu đỏ sậm, bóng tối dày đặc xuất hiện, trong bóng tối có cánh tay trắng nõn mảnh khảnh duỗi ra... Không lâu sau, ống tay áo đen của hóa thân Mạc Lễ Lan nhẹ khép, vẻ mặt bình thản xuất hiện ở bên cạnh hắn.

Hóa thân có khí cơ hoạt bát, trông hoàn mỹ không một tì vết, ý cao xa mờ mịt trên dưới cả người như thực chất. Cùng lúc đó, "Không Mông" và "Mặc Côi" cũng phân biệt chia ra mười mấy bộ hóa thân không khác các nàng chút nào.

Ánh sáng trong mắt "Không Mông" tăng vọt, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu, tiếng nói âm vang: " [Đồng Pháp Thiên Ấn) !"

Ở bên cạnh nàng, khí tức của "Mặc Côi" lập tức tăng vọt, ý hoàn mỹ tiêu tán ra, lại lập tức trở thành Đại Thừa tám mươi mốt kiếp.

Khí tức của tất cả hóa thân "Không Mông" và "Mặc Côi" cũng liên tục tăng lên, đạt tới trình độ Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Chuẩn bị xong, Bùi Lăng không do dự nữa, hắn tâm niệm vừa động, trước người lập tức tăng thêm một đống lớn phục khắc thể.

Những phục khắc thể này không do dự chút nào đẩy dây leo ra, nhanh chân đi vào hang động.

Ở bên ngoài chờ đợi giây lát, không phát hiện phục khắc thể xảy ra chuyện, lúc này Bùi Lăng mới cất bước đi theo phía sau.

"Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi" cùng tất cả hóa thân nhanh chóng đuổi theo.

Toà hang động này tĩnh mịch quanh co, trên vách khảm từng đế đèn luyện chế từ đồng tinh, lúc dầu trơn trong suốt như nước thiêu đốt tản ra mùi thơm ngát giống gỗ thông, tỏa ra ánh sáng u lam, soi sáng ra lòng núi ướt lạnh.

1104 chữ

Chương 3005: Tất cả thuận lợi (3)

Toàn bộ hang động rêu xanh mọc lan tràn, đỉnh đầu có hơi nước ngưng tụ, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống.

Thế đất không ngừng hướng xuống, thời gian dần trôi qua, trên vách tường xung quanh xuất hiện băng sương mỏng manh.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân đơn điệu của bốn người yên tĩnh quanh quẩn.

Trong giây lát, bọn họ thấy được thạch nhũ thành đàn, màu sắc sặc sỡ, linh cơ dồi dào.

Cho dù dưới ánh sáng yếu ớt vẫn xinh đẹp kỳ vĩ, khó mà miêu tả.

Trong thạch nhũ có dấu vết hàng rào, xiềng xích xuất hiện, như là từng gian địa lao.

Phục khắc thể nhanh chân bước đi, đi tít phía trước dò đường.

Đám người Bùi Lăng giữ nguyên sự cảnh giác, đi tụt lại phía sau.

Vốn tưởng tiếp theo cần đối mặt với hung hiểm cực lớn, cũng có thể là cạm bẫy và tính toán do toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc chuẩn bị. Nhưng điều ngoài ý muốn là, trong hang động không có bất kỳ thủ vệ và trận pháp gì.

Bốn người Bùi Lăng một đường thông suốt, không lâu sau đã đi đến trước một tòa lao tù ở giữa thạch nhũ.

Có hai bóng người ngồi xổm trong tòa lao tù này.

Một uy vũ thẳng tắp, cả người có khí tức binh qua, chỉ có điều lúc này hai mắt đăm đăm, lộ ra vẻ si ngốc; một người khác áo vải giày đen, vẻ mặt ủ dột, trong mắt lại đầy si mê, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi bốn người đi vào, dường như đang đợi người và việc gì đó.

Chính là "Tử Tắc" và "Phục Cùng"

Chỉ có điều, hiện tại vẻ mặt bọn họ thần hồn điên đảo, không có bất kỳ phản ứng gì với việc bốn người Bùi Lăng đến đây.

Dường như ngoại trừ tình yêu trong lòng, phương thế giới này không còn bất kỳ cái gì có thể khiến bọn họ tập trung chút sự chú ý nào.

Thấy "Phục Cùng" tổ sư, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, thần niệm như điện đảo qua quanh người hai người.

Chẳng mấy chốc, hắn xác định hai vị tiền bối "Tử Tắc" và "Phục Cùng" đều bị mị hoặc chi thuật mê hoặc, bản thân cũng không đáng lo.

Bùi Lăng không do dự, trầm giọng nói: "Đi!"

Tiếng nói vừa dứt đã có hai cỗ phục khắc thể tiến lên, một phát kéo hàng rào ra, cõng "Tử Tắc" và "Phục Cùng"

lên nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bùi Lăng dẫn "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi" theo sát phía sau.

Chỉ có điều, ngoại trừ "Hồn Nghi", lúc này vẻ mặt ba người không có bất kỳ sự nhẹ nhõm nào, ngược lại đầy nghiêm nghị.

Tất cả quá thuận lợi!

Thuận lợi khác thường!

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng dẫn theo tất cả mọi người rời khỏi hang động, đi vào khu rừng bên ngoài.

Nghe tiếng dòng suối róc rách cách đó không xa, hắn không dừng lại chút nào, lập tức thao túng phục khắc thể chạy tới cửa ra vào Thanh Khâu. Cũng như vừa rồi, bản thể của hắn cùng "Hồn Nghi", "Không Mông" còn có "Mặc Côi" đi theo ở phía sau.

Hóa thân Mạc Lễ Lan thì phi độn ở vị trí sau cùng.

Một khi có cường địch của Cửu Vĩ Hồ tộc đuổi theo, hóa thân tiên nhân của hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương!

Nhưng tất cả mọi người vừa thoát khỏi khu rừng Thanh Khâu, độn lên trên trời, đột nhiên có kiếp lôi cuồn cuộn hạ xuống từ trong mây!

Ánh sáng tím xanh như thiên hà cuốn ngược, sáng tắt toàn bộ thiên địa.

Thiên uy vô cùng kinh khủng tràn trề giáng xuống, nhét đầy càn khôn.

Uy áp cuồn cuộn như biển, như vạn dãy núi khuyết, trùng điệp ép xuống nhục thân và thần hồn của mỗi một sinh linh. Thiên kiếp giáng lâm vô cùng mau lẹ, lại không hề có điềm báo trước, lúc Bùi Lăng kịp phản ứng đã không kịp dùng ra bất kỳ pháp quyết nào.

Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp vung tay, lít nha lít nhít đao khí huyết sắc chen chúc mà ra như huyết triều cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện đón lấy kiếp lôi.

Cùng lúc đó, trên người mọi người lập tức xuất hiện một tầng nham thạch dày đặc, như khôi giáp bao bọc vây quanh, vào thời khắc mấu chốt hóa thân tiên nhân kịp thời ra tay!

Ngay sau đó...

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, Bùi Lăng, "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng" đập ầm ầm xuống đất, vùng núi cỏ cây tươi tốt lập tức cành lá bay tứ tung, bùn cát tung hoành, cát bay đá chạy chưa hoàn toàn rơi xuống, đã có thể thấy toàn bộ mặt đất gần như bị san thành đất bằng, từng khối đá vụn rì rào rơi xuống.

Tạch tạch tạch... Trong tiếng nứt ra chói tai, tầng nham thạch trên người mọi người đều sụp đổ, máu tươi hắt vẫy, từng tiếng xương nứt ra, trong mùi cháy khét khi bị thiêu đốt, mỗi người đều lập tức trọng thương sắp chết! Bao gồm bản thể Bùi Lăng cũng há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Toàn bộ phục khắc thể, tất cả hóa thân của "Không Mông"

"Mặc Côi" đều bị kiếp lôi bổ diệt trong chớp mắt.

Đêm dài mênh mông, hư không trong vắt, thứ duy nhất không rơi xuống từ giữa không trung chỉ có hóa thân của Bùi Lăng!

Chỉ có điều, hóa thân Mạc Lễ Lan hai mắt nhắm chặt, dưới lông mi dài chảy ra máu tươi ào ạt, cũng bị trọng thương!

Không đợi đám người phản ứng, ầm ầm! Trong sấm sét cuồn cuộn lại có một vòng kiếp lôi kinh khủng gào thét rơi xuống.

"Hụ khụ khụ khụ.." Bùi Lăng phát ra một tràng họ kịch liệt, trong chốc lát không quan tâm thương thế trên người, (Mạt Đạo Khuynh Tiên] lập tức vận chuyển, nhục thân đứng lên, trong tay nhanh chóng đánh ra từng pháp quyết mờ mịt, tiếng nói uy nghiêm: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên! " Kiếp vẫn cuồn cuộn, lôi đình ầm vang, uy áp kinh khủng bao trùm mặt đất.

1119 chữ

Chương 3006: Lồng giam!

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, năm tên phục khắc thể xuất hiện bên cạnh, trong chớp mắt phân biệt hóa thành "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng"

Oanh! !!

Ánh sáng tím chiếu sáng thiên địa, lôi hải chảy ngược như thiên hà gián đoạn, trùng điệp đánh về phía Bùi Lăng và năm tên phục khắc thể.

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc liên miên không dứt, uy năng cường đại tản khắp càn khôn.

Bùi Lăng đứng một mình, lông tóc không tổn hao gì.

Tất cả thiên kiếp chạm đến thân thể đều hóa thành vô số điện xà nhỏ bé nhanh chóng đi khắp, sau đó bị nhục thân của hắn hấp thu sạch sẽ.

Năm tên phục khắc thể lập tức phi hôi yên diệt, không còn sót lại chút gì.

Cuối cùng Bùi Lăng thở ra một hơi, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục.

"Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi" cũng lập tức lấy lại tinh thần, "Hồn Nghi" tiếng nói uy nghiêm: "Ta có tiên cốt, không sợ thiên kiếp!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức của nàng lập tức hòa vào một vòng mờ mịt cao xa, bắt đầu nhanh chóng khôi phục, thương thế của nàng cũng không ngừng khỏi hẳn.

"Không Mông" và "Mặc Côi" tự mình lấy ra đan dược, nhanh chóng nuốt xuống, khí tức cũng dịu đi, thương thế nhanh chóng khép lại.

Vẻ mặt hóa thân Mạc Lễ Lan lạnh nhạt, tiếng nói lạnh lẽo: "Nghịch!" Tiếng nói vừa ra, khí tức "Phục Cùng" và "Tử Tắc" khôi phục theo tiếng.

Nhưng trước đó hai người si ngốc ngơ ngác, thần trí bị đoạt, hiện tại lại đã hôn mê, chậm chạp không tỉnh lại.

Ầm ầm...

Tiếng sấm sét ngột ngạt nặng nề vang vọng chân trời, trong mây tím xanh đan xen, điện quang hỗn loạn, vòng kiếp lôi thứ ba sắp hạ xuống!

Ánh sáng chói lọi chiếu sáng khuôn mặt Bùi Lăng, vẻ mặt hắn bình tĩnh không có chút thay đổi nào, trong hư không xung quanh lại hiện ra năm bóng dáng phục khắc thể, giống với vừa rồi năm phục khắc thể vừa ra, lập tức hóa thành dáng vẻ năm người "Hồn Nghi"

Ánh sáng tím lóe lên, lôi đình như hồng thủy vỡ đê, gào thét rơi xuống.

Năm tên phục khắc thể không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị kiếp lôi bổ diệt.

Quanh người Bùi Lăng điện quang lấp lánh, lít nha lít nhít điện xà bao quanh dây dưa, dưới kiếp lực bàng bạc mãnh liệt, thương thế trên dưới cả người hắn đã hoàn toàn khôi phục!

Ngay lúc Bùi Lăng tưởng thiên kiếp còn tiếp tục giáng lâm, cảm giác bị khóa chặt và nguy cơ khi lưỡi đao lơ lửng trong tối tăm, không hề có điềm báo trước biến mất không thấy gì nữa.

Trong mây điện quang chôn vùi, lôi đình biến mất.

Thiên kiếp kết thúc!

Chỉ có điều, kiếp vân bao phủ toàn bộ Thanh Khâu vẫn nặng nề, lại không có ý tán đi.

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng rất nghi ngờ, chỉ nhìn uy thế của thiên kiếp vừa rồi, hẳn là tiên nhân trở lên mới có thể độ kiếp số!

Nhưng chỉ có ba lượt kiếp lôi, hơn nữa còn kết thúc nhanh như vậy... Lại như lôi kiếp Thiên Đạo Trúc Cơ! Chẳng lẽ thiên kiếp tiên nhân trở lên có khác biệt lớn với tu sĩ độ thiên kiếp?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại không rảnh suy nghĩ nhiều, lúc này nói: "Đi nhanh!"

Lúc đang nói chuyện, hai tên phục khắc thể bước ra hư không, chia ra cũng "Tử Tắc" và "Phục Cùng" đã hôn mê, lập tức chạy ra bên ngoài Thanh Khâu.

"Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi" cũng không kịp chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, nhanh chóng đuổi theo Bùi Lăng.

Hóa thân Mạc Lễ Lan vẫn đi cuối cùng như trước đó.

Tốc độ bay của đám người mau lẹ như điện, tay áo tung bay, lướt qua sơn thủy trùng điệp, chỉ trong chốc lát đã tới sườn núi của một ngọn núi.

Dưới toà sườn núi này đã hoàn toàn rời khỏi địa giới Thanh Khâu.

Chỉ có điều, đứng ở dốc núi nhìn xuống, đã thấy cỏ cây mạnh mẽ dừng lại ở đó, cách một sườn núi đất màu mỡ hóa thành hoang mạc, trên mặt đất hoang vu còn có lít nha lít nhít xiềng xích giăng khắp nơi như thiên la địa võng, xuyên qua hư không, trên nối liền vòm trời, dưới nối với mặt đất, bao bọc Thanh Khâu từng tầng. Như vô số tấm lưới chặn lối ra.

Bùi Lăng tiện tay vung lên, một đạo đao khí huyết sắc gào thét lên, ngang qua trời cao, chém về phía rất nhiều xiềng xích trước mặt.

Đạo khí trào lên như trường hà cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng, mang theo tiếng vù vù hung hăng chém vào xiềng xích.

Tất cả xiềng xích không nhúc nhích tí nào, đao khí huyết sắc lập tức biến mất như trâu đất xuống biển, không gây ra bất kỳ tiếng động gì.

Sắc mặt Bùi Lăng hơi trầm xuống, hắn trực tiếp mất đi cảm giác với đao khí của mình!

Rất nhiều xiềng xích trước mắt vẫn như tấm lưới, không chịu chút ảnh hưởng nào. Hắn tâm niệm vừa động, bên cạnh lập tức xuất hiện mười mấy tên phục khắc thể huyền bào vác đao, sau khi những phục khắc thể này bước ra hư không, lập tức thi triển độn pháp, chạy tới bên trong xiềng xích. Trong chớp mắt tất cả phục khắc thể chạm đến xiềng xích gần nhất, tan thành mây khói ngay tại chỗ, không còn chút dấu vết nào nữa.

Giống với đạo khí vừa rồi, Bùi Lăng lập tức mất đi cảm giác với toàn bộ phục khắc thể.

Bùi Lăng nhướn mày, rõ ràng những xiềng xích trước mặt là một loại cấm chế cường đại, hoặc là tiên trận nào đó, lại không biết có phải thủ đoạn của vị Kim Tiên Cửu Vĩ tộc kia hay không...

Trong lòng biết không thể tiếp tục kéo dài, Bùi Lăng lập tức lấy ra mặt nạ đường vẫn mỹ lệ, quái đản hỗn loạn, chính là tạo vật trong mộng mà thiên kiếp tặng cho.

Hắn đưa tay đánh một trảo vào trước mặt nạ, trong tay đã thêm ra một cái mặt nạ giống như đúc.

1089 chữ

Chương 3007: Lồng giam! (2)

Bùi Lăng đưa cho "Hồn Nghi", nói: "Hồn Nghi tiền bối, kính xin đeo lên Nghe vậy, "Hồn Nghi" không do dự chút nào, lúc này tiếp nhận mặt nạ nhanh chóng đeo lên.

Chỉ một thoáng, trên mặt nàng dâng lên một tầng sương đen lạnh lẽo, trong sương mù mở ra vô số con người tái nhợt, oán độc lại quỷ dị nhìn về phía toàn bộ sinh linh.

Bùi Lăng lại đưa tay đến trước mặt nạ trước, cầm ra một tấm mặt nạ, giao cho "Không Mông"

Hắn còn chưa mở lời, "Không Mông" đã ăn ý đeo mặt nạ lên.

Xúc tu tinh tế như sương mù tản ra từ trên khuôn mặt nàng, thăm dò vào hư không, chậm rãi tới lui.

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại chia mặt nạ cho "Mặc Côi", hóa thân Mạc Lễ Lan lại đeo mặt nạ cho "Tử Tắc" và "Phục Cùng" đang hôn mê. Sau khi tất cả đồng bạn đều đeo mặt nạ, Bùi Lăng đưa tay, đeo mặt nạ chủ thể lên khuôn mặt của mình.

Huyết sát dày đặc dâng lên, tơ máu tinh mịn phun trào, khí tức lạnh lẽo kinh khủng cuồn cuộn gạt ra.

Bùi Lăng không do dự, lập tức đánh ra một cái pháp quyết cổ xưa, một đoàn người đeo mặt nạ trên mặt, ngoại trừ mặt nạ chủ thể lập tức tiêu tán!

Bọn họ vẫn dừng lại nguyên tại chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu bị truyền tống vào chốn hỗn độn.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, tạo vật trong mộng mà thiên kiếp cho xảy ra vấn đề? !

Hắn không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, lập tức thu hồi mặt nạ chủ thể, nói: "Không thể đi vào chốn hỗn độn, đổi con đường, tiếp tục rời khỏi Thanh Khâu!"

Những người khác nhao nhao đáp: "Được!"

Chẳng mấy chốc, bọn họ thay đổi phương hướng, chạy tới một khe núi khác.

Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới giữa một khe núi, khe núi này bị sườn núi nguy nga hai bên kẹp lại, dây leo rậm rạp rối tung rủ xuống, thác nước chảy ầm ầm tô điểm trong đó, hơi nước tràn trề hỗn tạp giữa rừng như sa mỏng quanh quẩn nơi sơn dã.

Đi vòng qua một ngã rẽ, lối vào khe núi có vô số xiềng xích đan xen trong hư không, phong tỏa tất cả mọi thứ tầm mắt.

Tấm lưới to lớn chia cắt bên trong và bên ngoài Thanh Khâu thành hai thế giới.

Bùi Lăng trực tiếp quay đầu, dẫn theo đám người tiếp tục đổi chỗ tiếp theo...

Sau một thời gian ngắn, mọi người dừng chân trên một sườn núi địa hình dốc đứng.

Bọn họ gần như đã đi hơn phân nửa Thanh Khâu!

"Không Mông" nhìn bốn phía, tiếng nói nghiêm nghị: "Toàn bộ Thanh Khâu đều bị tỏa liên vây quanh, hoàn toàn phong tỏa"

"Bây giờ muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải tìm ra trận nhãn tương ứng"

"Mặc Côi" cau hàng lông mày kẻ đen: "Chúng ta đều không phải tiên nhân, muốn suy tính ra trận nhãn của tiên trận, chỉ sợ rất gian nan"

"Hơn nữa, chúng ta đã di chuyển trong Thanh Khâu lâu như vậy, vì sao vẫn không có bất kỳ Cửu Vĩ Hồ gì đến đây ngăn cản chúng ta?"

"Vị tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tên Tế kia có tu vi cao thâm, không có khả năng đến bây giờ cũng không phát hiện hành động của chúng ta!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, bọn họ vừa rời khỏi hòn đảo trong hồ, khí tức thật sự ẩn nấp vô cùng cẩn thận, nhưng sau khi cứu được "Tử Tắc" và "Phục Cùng", Cửu Vĩ Hồ tộc nên phát hiện mới đúng.

Sau đó thiên kiếp đột nhiên giáng lâm, lôi đình chấn động toàn bộ Thanh Khâu, động tĩnh lớn như vậy, đừng nói vị Kim Tiên kia, dù là Đại Thừa bình thường cũng bị kinh động, phát hiện tung tích của bọn họ mới đúng!

Nhưng bây giờ, toàn bộ Thanh Khâu yên tĩnh như chết.

Dường như tất cả Hồ tộc đều đã rời khỏi nơi đây, núi rừng to như vậy chỉ còn lại mấy nhân tộc bọn họ! Lúc này, "Không Mông" nhìn về phía phục khắc thể vác "Tử Tắc" và "Phục Cùng", nhắc nhở: "Thời gian chúng ta đi vào Thanh Khâu quá ngắn, rất nhiều tình huống không rõ ràng"

"Có lẽ Tử Tắc và Phục Cùng biết chút ít gì đó"

"Hiện tại Cửu Vĩ Hồ tộc đã không tới tìm chúng ta, không bằng đánh thức bọn họ trước, cũng có thể biết chút gì đó."

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Được!"

Nói xong, hắn xua tay, hai đạo huyền quang xen lẫn đao ý lạnh thấu xương lập tức chui vào mi tâm của "Tử Tắc"

và "Phục Cùng"Ngay sau đó, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" hơi động đậy một chút, đều mở con mắt ra, chậm rãi tỉnh lại.

Lúc này vẻ mặt bọn họ vẫn tràn đầy si mê, chìm đắm, trông lại mất hồn mất vía, không hề phát hiện sự tồn tại của đám người Bùi Lăng.

Đôi mắt sắc bén của Bùi Lăng lập tức tĩnh mịch, ánh sáng màu tím đen chậm rãi nhảy nhót, vô số phù văn nhỏ bé bốc lên xen lẫn.

Đây là [Hoặc Hồn thần thông) !

Ánh mắt si mê của "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức chìm vào mờ mịt, chẳng mấy chốc sự si mê biến mất, hóa thành vô cùng cung kính với Bùi Lăng.

Bùi Lăng nhìn sự thay đổi lần này, khẽ gật đầu.

"Tử Tắc" tiền bối và "Phục Cùng" tiền bối trúng loại thủ đoạn tâm thần.

Bây giờ thời gian gấp gáp, hắn không có thời gian đi nghiên cứu mị thuật Cửu Vĩ Hồ tộc, dùng cái này tìm kiếm cách phá giải tương ứng, hơn nữa trực tiếp dùng một loại thủ đoạn tâm thần khác, chiếm cứ tâm thần của hai vị tiền bối này, từ đó cưỡng ép bài trừ thủ đoạn mị hoặc của Cửu Vĩ Hồ tộc.

Sử dụng loại phương pháp này, thực lực của hắn nhất định phải mạnh hơn vị Cửu Vĩ Hồ thi triển mị thuật kia mới được!

1095 chữ

Chương 3008: Lồng giam! (3)

Đương nhiên, nếu tên Cửu Vĩ Hồ kia đang ở bên cạnh, đối phương lấy mị thuật cưỡng ép tranh đoạt tâm thần hai vị tiền bối này với hắn... Có khả năng lớn "Tử Tắc" tiền bối và "Phục Cùng" tiền bối sẽ trực tiếp biến thành đồ đần cái gì cũng không biết...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng đã giải trừ [Hoặc Hồn thần thông).

Ánh mắt "Tử Tắc" và "Phục Cùng" hơi hoảng hốt, lập tức tỉnh táo lại!

Hai người mờ mịt nhìn quanh, nhưng lúc ánh mắt chạm tới Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần.

"Tử Tắc" thở dài một tiếng, vẻ mặt vui mừng, cuối cùng Bùi Lăng đã tới cứu hắn ta!

"Phục Cùng" cũng thầm thở phào, không hiểu sao bị vật liệu tu luyện bắt đi, còn suýt nữa bị coi là vật liệu tu luyện...

Cửu Vĩ Hồ trong năm tháng hồng hoang lại có nhiều vật liệu tiên nhân như vậy!

Chẳng trách những Đại Thừa vào ván cờ trước đó lại chết nhanh như vậy!

Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" nhìn về phía Bùi Lăng, khẽ gật đầu: "Bùi Lăng, lần này nhờ có ngươi!"

"Chỉ có điều, ta bị Cửu Vĩ Hồ bắt đến nơi đây, vẫn giam giữ trong lao ngục ở hang đất bên, vẫn không biết gì về tình huống nơi này "Tử Tắc" cũng nói theo: "Làm phiền Bùi thánh tử ra tay"

"Ta bị Cửu Vĩ Hồ tộc bắt lại sớm hơn Phục Cùng, nhưng cũng như Phục Cùng, chỉ biết bên Cửu Vĩ Hồ có rất nhiều tiên nhân, còn lại hoàn toàn không biết gì cả"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu ra, "Tử Tắc" tiền bối và "Phục Cùng" tiền bối nhớ kỹ tất cả mọi chuyện trong lúc bị mị hoặc.

Chỉ có điều, hai người vẫn bị giam giữ trong hang đất, không biết nhiều về tình huống thật sự ở Thanh Khâu! Hắn cau mày, nếu lại không tìm được đường đi ra ngoài, cũng chỉ có thể thử dùng hệ thống uỷ thác... Suy nghĩ chưa hết, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện cái gì đó, lập tức nhìn về phía bầu trời.

Trên bầu trời kiếp vẫn trùng điệp, trong mây có ánh sáng tím xanh sáng tắt, điện xà đi khắp, kiếp lôi lại xuất hiện.

Ầm ầm...

Lôi đình ngột ngạt nặng nề như binh qua ép vào trời cao.

Khí tượng khuấy động, gió mạnh gào thét.

Lại một trận kiếp lôi sắp giáng lâm!

Tất cả mọi người lập tức vô cùng cảnh giác.

Bùi Lăng đưa tay bắt pháp quyết, chuẩn bị thi triển tiên thuật bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay sau đó...

Trong Thanh Khâu khổng lồ, một chỗ cấm chế thần niệm khó mà thăm dò đột nhiên mở ra, một tia sáng trắng vạch phá màn đêm, đến giữa không trung hóa thành một Cửu Vĩ Hồ hình thể to lớn như núi cao!

Cửu Vĩ Hồ kia da lông bóng loáng phiêu dật, chín cái đuôi dài như bình phong xòe ra ở sau lưng, trong lúc đạp không như một tòa dãy núi lơ lửng, bóng đen to lớn bao phủ toàn bộ núi rừng.

Dưới bóng đêm dày đặc, chỉ thấy dáng vẻ của nàng uyển chuyển mạnh mẽ, cho dù cách cực xa cũng có thể cảm nhận được khí huyết tràn trề trong cơ thể nàng.

Nhưng hiện tại vẻ mặt nàng vô cùng hoảng sợ, tứ chi không ngừng giãy giụa như cực kỳ kháng cự việc rời khỏi cấm chế.

Lúc đến giữa không trung, đầu Cửu Vĩ Hồ này không do dự chút nào, chỉ trong tích tắc đã thi triển vô số thủ đoạn phòng ngự.

Vân triện cổ xưa sáng tắt trong hư không quanh người nàng, bao quanh dày đặc.

Lúc này, thiên kiếp rơi xuống, lôi đình kinh khủng mênh mông giáng xuống.

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, bóng trắng biến mất không thấy gì nữa, Cửu Vĩ Hồ đã bị lôi kiếp tru diệt ngay tại chỗ.

Trên trời cao, tím xanh lăn lộn không ngớt, kiếp lôi còn đang ấp ủ như vẫn muốn tiếp tục.

Trong cấm chế nhanh chóng có con Cửu Vĩ Hồ thứ hai bay ra.

Con Cửu Vĩ Hồ này cũng khổng lồ mạnh mẽ, vẻ mặt hoảng sợ, vừa giãy giụa vừa giận dữ hét: "Ta vừa đến Độ Kiếp kỳ!"

"Ta còn chưa chuẩn bị độ đạo kiếp!"

Còn chưa nói dứt lời, trong cấm chế truyền ra một giọng nói lạnh lùng: "Đồng tộc Độ Kiếp kỳ khác đều đã vẫn lạc dưới thiên kiếp.

"Hiện tại, ngươi là vị Độ Kiếp kỳ cuối cùng"

"Trận thiên kiếp này nhất định đến vì ngươi!"

"Dù ngươi có thể vượt qua trận đạo kiếp này hay không, đều phải đi!"

Tiếng nói quanh quẩn, trời cao lấp lóe điện quang, thiên địa sáng tắt.

Oanh! !

Lôi đình to lớn như lưỡi đao rơi xuống, rắn chắc chém trúng vào tên Cửu Vĩ Hồ kia.

Hắn ta không chút giãy giụa, hình thần câu diệt ngay tại chỗ!

Nhìn tình cảnh quái đản này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

"Không Mông" và "Mặc Côi" cũng đầy nghi ngờ, trong đôi mắt sáng ngời đầy vẻ khó hiểu.

Thiên kiếp này...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Còn có, Thanh Khâu trống rỗng to lớn như vậy, Cửu Vĩ Hồ tộc đều trốn ở trong cấm chế là vì e ngại thiên kiếp?

Vậy lúc bọn họ vừa tiến vào Thanh Khâu, vì sao...

Đang nghĩ ngợi, kiếp vẫn trên trời cao chầm chậm xoay tròn, trong tầng mây cuồn cuộn hiện ra một cái vòng xoáy to lớn.

Vòng xoáy bao trùm vạn dặm, phát động gió mạnh bạo ngược.

Phía trên Thanh Khâu, ngàn vạn cỏ cây kịch liệt lay động, tầng tầng lớp lớp rừng cây bốc lên, lá rụng nhao nhao như sóng to gió lớn.

Ở trung tâm vòng xoáy có ánh sáng tím xanh mau lẹ sáng tắt, uy áp kinh khủng bao phủ khắp nơi.

Ánh sáng trắng chói mắt chiếu khắp thiên địa, hồng thủy như tích lũy tới cực điểm sắp dâng trào.

Tiếng ầm vang cuồn cuộn hội tụ, vòng lôi kiếp tiếp theo sắp giáng lâm! Trong cấm chế, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: "Xảy ra chuyện gì?"

"Vì sao thiên kiếp còn chưa kết thúc?"

1102 chữ

Chương 3009: Quá khứ đã trôi qua

Tiếng nói vừa dứt, một bóng trắng thoát ra từ trong cấm chế, nàng váy dài bồng bềnh, váy kéo Cửu Vĩ, tóc xanh như mây búi lên cao cao, mộc trâm cắm nghiêng, đầu đội vòng hoa bện từ linh hoa ngũ sắc, cung trang nền trắng nhàu kim phấp phới giữa cơn gió dài, tiên tư dật mạo, ưu nhã xinh đẹp, trông hoàn mỹ không một tì vết, tràn đầy khí tức mờ mịt cao xa.

Mặt mũi của nàng rất xa lạ với đám người Bùi Lăng, nhưng chẳng biết tại sao hắn thấy hơi quen thuộc với bóng dáng này.

Đám người không kịp suy nghĩ sâu xa, trời cao đột nhiên chấn động!

Oanh! !

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, lôi đình cuồn cuộn gào thét rơi xuống.

Tất cả lôi đình như thiên hà cuồn cuộn, hoàn toàn đánh trúng bóng dáng cung trang nền trắng nhàu kim kia.

Cửu Vĩ áo trắng lập tức rơi xuống từ trên cao như một khối thiên thạch, nện mạnh xuống đất.

Mặt đất đột nhiên chấn động, bụi mù bắn tung toé như sương, mấy kẽ nứt lập tức sinh ra hố sâu, nhanh chóng lan tràn xung quanh mình.

Cát bụi tung bay, rì rào rơi xuống.

Cách vô số bụi mù, mơ hồ có thể thấy được một Cửu Vĩ áo trắng hãm sâu vào đáy hố, hoa văn nhàu kim lộng lẫy ảm đạm, váy dính bùn, khí tức suy yếu, không nhúc nhích nằm ngã trên mặt đất, ý hoàn mỹ đã không còn tồn tại!

Ba lượt kiếp lôi rơi xuống, điện quang tím xanh trên bầu trời chầm chậm thối lui.

Thiên kiếp tạm thời dừng lại.

Kiếp vân bao phủ toàn bộ Thanh Khâu vẫn nặng nề.

Bóng đen to lớn như lồng giam vô hình, vẫn giam cấm chúng sinh trong phương thiên địa này.

Nơi xa, cấm chế vừa bị đánh mở lập tức đóng lại.

Bụi mù bay lên chậm rãi rơi xuống, núi rừng im lặng, mọi tiếng động yên ắng.

Trên sườn núi nhỏ, sau một trận trầm mặc "Không Mông" hơi do dự nói: "Chắc Cửu Vĩ Hồ tộc không phải đang diễn trò...

Bùi Lăng không nói gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tên Cửu Vĩ áo trắng đang hôn mê kia.

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, một phục khắc thể huyền bào vác đao lập tức xuất hiện bên cạnh hắn.

Tên phục khắc thể này không do dự chút nào cất bước, nhanh chóng chạy về phía Cửu Vĩ áo trắng đang hôn mê.

Chẳng mấy chốc, hắn rơi xuống hố sâu, xuất hiện bên cạnh Cửu Vĩ áo trắng.

Trong cái hố mới xuất hiện, kiếp lực tản khắp vô cùng dày đặc, trên mặt đất cháy đen, cái hố có vết tích lưu ly loang lổ.

Lúc này, phần lớn kiếp lực đang bị Cửu Vĩ áo trắng hấp thu từng chút một, thương thế của nàng cũng đang chậm rãi khôi phục. Phục khắc thể lập tức ra tay, hóa chưởng làm đao, đột nhiên chém về phía đầu Cửu Vĩ áo trắng Cửu Vĩ áo trắng không có bất kỳ phản ứng gì, thấy nàng sắp vẫn lạc dưới một kích này, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, cổ tay phục khắc thể hơi lệch ra, sượt qua hai gò má của Cửu Vĩ áo trắng, hung hăng chém vào đáy hố.

Ầm ầm...

Một khe rãnh to lớn lập tức xuất hiện, trong chớp mắt xông ra mép hố sâu, chém ra một cái hố to khắc sâu ở trên mặt đất.

Từ đầu đến cuối, Cửu Vĩ áo trắng đều bất tỉnh nhân sự, không có bất kỳ hành động gì.

Toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc cũng không có bất kỳ Hồ tiên nào ra mặt, ngăn cản phục khắc thể của hắn.

Thấy thế, "Không Mông" lập tức nói: "Cửu Vĩ Hồ tộc xảy ra chuyện!"

"Mặc Côi" khẽ gật đầu, tình huống hiện tại rất rõ ràng, kiếp vẫn trên đỉnh đầu không phải nhằm vào bọn họ, mà nhằm vào Cửu Vĩ Hồ tộc!

Cũng chính vì thiên kiếp, tất cả Cửu Vĩ Hồ tộc đều ở trong cấm chế, lại cố hết sức che giấu khí tức, sợ bị thiên kiếp khóa chặt.

Điều này...

Chính là cơ hội của bọn họ!

Sau đó, bọn họ có thể hoàn toàn buông tay buông chân, không cần có bất kì cố kỵ gì!

Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lập tức nói: "Tên Cửu Vĩ hôn mê này chắc chắn biết chút ít gì đó"

"Bây giờ chúng ta muốn rời khỏi nơi đây, tên Cửu Vĩ này rất quan trọng!"

Nghe vậy, Bùi Lăng cũng khẽ gật đầu, nhưng vì lý do cẩn thận, hắn vẫn nói: "Các ngươi đều ở lại đây, đừng lộn xộn.

Những người khác nghe vậy đều gật đầu: "Được!"

Thế là, Bùi Lăng vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi đến bên cạnh Cửu Vĩ áo trắng.

Cửu Vĩ áo trắng như không phát hiện chút nào, nàng yên tĩnh nằm nghiêng trong cát bụi, bụi bẩn cát đá bao trùm làn váy, vẩy xuống đầy người, cho dù như thế vẫn không cách nào che giấu phong thái nghiêng nước nghiêng thành của nàng.

Đôi mắt hẹp dài nhắm chặt, lông mi dài như quạt lông tạo ra bóng đen nặng nề, càng làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết như thổi qua là rách, oánh nhuận sáng ngời. Khuôn mặt nàng sáng trong, ngũ quan vô cùng tinh xảo, cho dù trọng thương hôn mê vẫn cho sinh linh một loại cảm giác xa hoa lộng lẫy.

Trên cung trang nền trắng nhàu kim có một vài mảng máu tươi thấm ra, như hàn mai nở rộ trong tuyết, vết máu chưa khô cạn, thương thế của Cửu Vĩ áo trắng đã khôi phục rất nhiều.

Ý hoàn mỹ lại bao phủ cả người nàng.

"Vô Cấu thái" đặc biệt thuộc về "Tiên" lại hiện ra.

Chỉ có điều, cung trang của nàng bị tổn hại nhiều chỗ, lộ ra da thịt óng ánh trong sáng, như dãy núi nhìn về phía bầu trời trong xanh phía xa, mây che sương quán, hình dáng mông lung; lại như cách nước ngắm rừng hoa, mênh mông trong làn sương, rực rỡ đỏ hồng.

Loại cảm giác phong tình vô hạn, kiều mị kia như tản ra từ trong xương cốt, phong lưu tự nhiên, điên đảo chúng sinh.

1097 chữ

Chương 3010: Quá khứ đã trôi qua (2)

Thấy thế, trong lòng Bùi Lăng hiểu rõ, tên Cửu Vĩ áo trắng này có huyết mạch thuần túy, hơn phân nửa là huyết mạch đích hệ của Cửu Vĩ Hồ tộc, sinh ra là tiên!

Lúc suy nghĩ, hắn đã ngồi xuống bên cạnh Cửu Vĩ áo trắng, nâng lên một tay ấn vào đỉnh đầu đối phương, rõ ràng muốn trực tiếp sưu hồn!

Chỉ có điều, nhìn vẻ ngoài diễm sắc tuyệt thế của đối phương, cùng thân thể như núi tuyết trong mây, lộng lẫy cách màn nước, Bùi Lăng hơi do dự, cảm thấy sử dụng I Tâm Ma Đại Diễn Chú] càng tốt hơn... Ừ, không thể để "Không Mông"

"Mặc Côi" nhìn thấy, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết với hắn.

Thế là, năm ngón tay Bùi Lăng giữ lấy đỉnh đầu Cửu Vĩ áo trắng, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt kéo thần hồn ý thức của nàng vào trong mộng cảnh!

Đây là "Bản nguyên" đại đạo "Ngủ"

Mộng cảnh.

Thần miếu nguy nga đứng sừng sững giữa cự mộc che trời, có cây sắn dây um tùm bò đầy tường cao.

Khí tức cổ xưa tang thương chầm chậm lưu chuyển.

Cửu Vĩ áo trắng đứng trên bậc thềm trước thần miếu, vẻ mặt nàng mờ mịt đột nhiên mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, trong chốc lát hơi không rõ tình huống.

Ngay sau đó, từng bóng dáng uyển chuyển hiện ra, hồng y như lửa, vũ mị yêu mị, chính là phục khắc thể Tư Hồng Khuynh Yến!

Vô số phục khắc thể Tư Hồng Khuynh Yến bao bọc vây quanh Cửu Vĩ áo trắng, chợt váy dài nhẹ bay, xoay eo khẽ cong, bắt đầu nhảy múa.

Trong lúc phục khắc thể nhảy múa, tiếng cười kiều mị như chuông bạc, vang vọng trong toàn bộ rừng cây "Nghiệt súc đáng chết!"

"Lần sau nhất định phải chém hắn thành muốn mảnh "Nhất định phải rút gân lột da hắn trước mặt mọi người, chém thành muốn mảnh...

"Bản cung tuyệt đối không buông tha cho hắn..."

"Đợi bản cung tu luyện xong môn bí thuật này, nhất định phải báo thù rửa hận ngay trước mặt chư thiên vạn giới! !!"

Tiếng cười, tiếng nghiến răng, hờn dỗi, lời thề son sắt... Tiếng nói hỗn loạn, bước múa điên cuồng. Theo thời gian trôi qua, giọng nói càng ngày càng nhỏ, bóng dáng phục khắc thể cũng càng lúc càng mờ nhạt...

Chẳng mấy chốc, tất cả phục khắc thể đều hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể Cửu Vĩ áo trắng.

Trong hiện thế, Cửu Vĩ áo trắng vẫn đang hôn mê, tốc độ thương thế quanh người khôi phục đột nhiên tăng tốc.

Khí tức của Cửu Vĩ áo trắng liên tục tăng lên, trong chớp mắt đã vượt qua đỉnh phong trước đó.

Một vết thương cuối cùng khép lại, thương thế Cửu Vĩ áo trắng đã hoàn toàn khôi phục!

Lúc này, Bùi Lăng thu tay lại, gần như ngay sau đó Cửu Vĩ áo trắng mở hai mắt ra, lại đã tỉnh lại từ trong mộng cảnh.

Nàng lập tức đứng dậy, trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vẫn mênh mông trên bầu trời. Thấy lôi quang trong mây biến mất, thiên kiếp không tiếp tục hạ xuống, mây đen vẫn cũ che đậy vạn dặm, chậm chạp không tán đi, sau khi Cửu Vĩ áo trắng thầm thở phào, lông mày kẻ đen nhíu chặt, vẻ sầu lo lộ rõ trên mặt.

Thấy Cửu Vĩ áo trắng đã không đáng ngại, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi Thanh Khâu?"

Nghe vậy, lúc này Cửu Vĩ áo trắng mới quay đầu, nhìn về phía Bùi Lăng.

Vừa thấy là một tên nhân tộc, hàng lông mày kẻ đen của Cửu Vĩ áo trắng càng cau chặt hơn, nhưng không biết vì sao trong chớp mắt thấy tên nhân tộc này, trong lòng nàng không nhịn được dâng lên một loại cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có.

Dường như nàng muốn đứng trước mặt đồng tộc, làm gì đó với tên nhân tộc này...

Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ áo trắng lập tức lắc đầu, lấy lại tinh thần, nói: "Không biết!"

"Toàn bộ Thanh Khâu đều bị tiên trận phong tỏa hoàn toàn, tộc ta đã từng dùng rất nhiều thủ đoạn nhưng vẫn không thể rời đi"

"Kiếp vân ngưng tụ không tiêu tan, có lẽ thiên kiếp kết thúc, phong tỏa sẽ tự phát giải trừ.."

Nói đến đây, nàng lại nhanh chóng hỏi, "Nhân tộc, ngươi là ai? Làm thế nào tiến vào tổ địa tộc ta?"

Cửu Vĩ Hồ tộc cũng không thể rời khỏi Thanh Khâu?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, lúc này nói: "Tộc trưởng hiện tại của Cửu Vĩ Hồ tộc Thanh Khâu là ai?"

"Thực lực tu vi toàn bộ tộc quần như thế nào?"

Vấn đề trước còn tốt, vấn đề sau lại liên quan đến nòng cốt của Cửu Vĩ Hồ tộc.

Trên mặt Cửu Vĩ thiếu nữ hiện ra vẻ giãy dụa, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã nói: "Tộc trưởng hiện tại của tộc ta là Quánh"

"Cũng là phụ thân của ta"

"Trong Thanh Khâu, hiện tại tu vi cao nhất tộc ta là phụ thân ta, hắn là Chưởng Đạo tiên quan.

"Phía dưới là ta và muội muội của ta, đều là chính tiên.

"Đồng tộc khác của tộc ta đều là Kim Đan trở lên, phía dưới tiên nhân..

"Chỉ có điều, không có một vị Độ Kiếp kỳ nào.

"Không hiểu sao kiếp vẫn này xuất hiện, toàn bộ Thanh Khâu đều bị phong tỏa hoàn toàn.

"Phụ thân nghi ngờ là đồng tộc Độ Kiếp kỳ đưa tới đạo kiếp"

"Nhưng bây giờ tất cả đồng tộc Độ Kiếp kỳ đều đã vẫn lạc dưới thiên kiếp, thiên kiếp vẫn không biến mất.."

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng dần trầm xuống.

Tộc trưởng hiện tại của Cửu Vĩ Hồ tộc là "Quánh"...

Không phải "Tế"...

Cộng thêm những tình huống quái đản khác thường vừa rồi...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên hỏi: "Thanh Khâu đã bị phong tỏa bao lâu?"

"Kiếp vân đã xuất hiện bao lâu?"

"Trong lúc phong tỏa, có những sinh linh khác rời khỏi Thanh Khâu hay không?"

1115 chữ

Chương 3011: Quá khứ đã trôi qua (3)

Cửu Vĩ thiếu nữ nhíu chặt lông mày kẻ đen, nói: "Thời gian kiếp vẫn xuất hiện và thời gian Thanh Khâu bị phong tỏa giống nhau"

"Đều là ba ngày trước.

"Trong ba ngày này, không có bất kỳ sinh linh gì có thể rời khỏi Thanh Khâu.."

Hiện tại, dù Bùi Lăng hỏi vấn đề gì, nàng đều không chút do dự, dường như hiện tại đối phương hỏi càng thêm cường thế, nàng càng có một loại cảm giác thoải mái không cách nào miêu tả.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, ba ngày...

Ba ngày trước, "Ly La" tiên tôn còn chưa tìm về thiên kiếp!

Thiên kiếp vừa xuất hiện vào sáng hôm qua!

Thời gian sai!

Bùi Lăng cau mày, tình huống tệ nhất đã xảy ra!

Vị trí năm tháng hiện tại của hắn và năm người "Hồn Nghi" không phải ngày hắn đi Thanh Khâu!

Là năm tháng trước ba ngày đó?

Không!

Tên của tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc không khớp!

Thực lực tu vi của toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc Thanh Khâu cũng không khớp!

Hơn nữa, năm tháng sau này là nhân tộc trảm Kiến Mộc, đồ vạn tộc, xưng bá thiên hạ...

Hiện tại hẳn là năm tháng quá khứ...

Nói đúng ra, là quá khứ đã trôi qua!

Vốn tưởng trước khi trời sáng, chỉ cần hắn cứu "Tử Tắc" tiền bối và "Phục Cùng" tiền bối ra, sau đó chạy trốn khỏi Thanh Khâu, chuyến đi này có thể có một kết thúc.

Không ngờ từ khoảnh khắc hắn còn chưa bắt đầu cứu người, đã rơi vào ván cờ của vị kia!

Đúng vậy, hiện tại thứ mà hắn phải đối mặt, căn bản không phải Cửu Vĩ Hồ tộc gì đó.

Mà là...

"Cựu"!

Chẳng trách trước đó hắn cảm thấy kiếp vẫn trong bầu trời vô cùng cổ quái, không ngờ...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng dần khôi phục sự tỉnh táo.

Hắn không hỏi tiếp mà thân hình khẽ động, trong nháy mắt về bên cạnh đám người "Hồn Nghi".

Thấy Bùi Lăng đột nhiên rời đi, thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức đuổi theo, áo trắng như mây lập tức xuất hiện trên sườn núi nhỏ của đám người "Hồn Nghi"

Bùi Lăng không để ý, nhìn qua đám người "Hồn Nghi", nhanh chóng nói: "Hiện tại chúng ta không phải bị nhốt ở Thanh Khâu, mà bị nhốt trong quá khứ đã trôi qua!"

"Chỗ ta có một môn thủ đoạn, có lẽ có thể rời khỏi nơi đây nhưng cũng có khả năng sẽ thất bại"

"Tiếp theo, dù ta làm cái gì, tất cả mọi người đều phải đuổi theo" Nghe vậy, đám người "Hồn Nghi" không do dự chút nào, nhao nhao gật đầu: "Được!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, đoạn năm tháng này có kiếp vân bao trùm trời dài, uy áp huy hoàng.

Mặc dù tình hình rất tương tự lúc "Ly La" tiên tôn tìm về thiên kiếp, nhưng trong bản chất đó lại hoàn toàn khác biệt!

Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là năm tháng "Yếm Khư" tiên tôn thí nghiệm tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này!

Căn cứ vào miêu tả của "Yếm Khư" tiên tôn, trong trận thí nghiệm này hơn ba mươi vạn huyết mạch Cửu Vĩ Hồ tộc bị đánh chết... Còn Thanh Khâu, chắc là một trong những địa điểm thí nghiệm của "Yếm Khư" tiên tôn ở chư thiên vạn giới!

Hiện tại hắn muốn rời khỏi đoạn năm tháng này, thứ nhất là tìm "Yếm Khư" tiên tôn hỗ trợ.

Nhưng hiện tại "Yếm Khư" tiên tôn còn chưa biết hắn, cũng không dễ nói chuyện giống thiên kiếp kia, muốn hắn ta ra tay...

Vận khí tốt, "Yếm Khư" tiên tôn nghe hắn giải thích, sẽ giúp hắn một lần...

Vận khí kém, "Yếm Khư" tiên tôn liên tục thí nghiệm thất bại, tâm tình rất kém cỏi, trực tiếp một tay vỗ chết hắn!

Một con đường khác là sử dụng hệ thống uỷ thác!

(Lục Dục Bí Điển) ? [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1?

Không được!

Hai môn công pháp này, một cái đưa tặng đạo lữ, một cái đưa tặng lô đỉnh, nếu ở chỗ khác còn có thể cân nhắc dùng một chút.

Nhưng nơi này là Thanh Khâu!

Cửu Vĩ Hồ tộc đều là mỹ nhân khuynh thành, nữ hồ xinh đẹp nhiều như vậy... Chắc chắn hệ thống sẽ đưa tặng ngay tại chỗ, căn bản không đưa hắn về năm tháng trận chiến hồng hoang Những công pháp khác đưa tặng vật liệu càng thêm bình thường, có thể loại bỏ toàn bộ.

Về phần thuật pháp, thần thông, độn pháp, nguyền rủa...

Cùng là công pháp giống vậy, đưa tặng vật liệu không đủ khan hiếm, không cách nào khiến hệ thống đưa hắn về năm tháng trận chiến hồng hoang (Luyện đan thuật], hắn đã rất lâu không sử dụng.

Ngay từ lúc tu vi của hắn còn thấp, đã có Lệ sư tỷ và tiền bối tông môn tận tâm chỉ bảo, cầu đạo tu chân, tu vi mới là căn bản, tất cả kỹ nghệ đều là tiểu đạo, không thể bởi vậy hoang phế chính đồ huy hoàng. Hiện tại hắn nắm giữ những đan phương kia, vật liệu sử dụng cũng không đủ khan hiếm...

Còn có tiên thuật, hắn nắm giữ mấy tiên thuật bình thường như vậy, đều có điều kiện tu luyện, còn tiên thuật làm trái thiên cương.

Đã nắm giữ những tiên thuật làm trái thiên cương kia, không có bất kỳ một môn nào có thể khiến hắn trở về năm tháng trận chiến hồng hoang.

Ngược lại có mấy môn tiên thuật làm trái thiên cương do thiên kiếp truyền cho hắn, hắn còn chưa tu luyện, chỉ bị hệ thống thu nhận.

Nhưng vấn đề là hắn chưa từng học qua, căn bản không biết mấy môn tiên thuật làm trái thiên cương kia cần gì... Ngoại trừ cái đó ra, chỉ còn lại (Chú Khí thuật !

Trong năm tháng bình thường, hắn đã từng dẫn theo Tư Hồng Diệu Ly tiến về Vĩnh Dạ hoang mạc, lừa... Thăm hỏi thiên kiếp, muốn một trăm tấm bản vẽ đúc khí từ thiên kiếp.

Lúc trước đưa [Tiệm Vân Thứ] cho Lệ sư tỷ, là hắn dùng hệ thống căn cứ vào một tấm bản vẽ trung quy trung củ trong đó, đúc tạo ra đồ vật.

1089 chữ

Chương 3012: Tiên khúc

Trong đó có một vài bản vẽ đúc khí đỉnh cấp, đối với Bàn Nhai giới lúc đó điều kiện quá hà khắc, căn bản không có cách nào thực hiện.

Ví dụ như [Phệ Tiên Cát] cần ba giọt tiên huyết; (Diệt Thế Hoa Kích] cần một căn tiên cốt tươi mới; [Niết Bàn thần phù] cần một gốc tiên thực hoàn chỉnh...

Nhưng bây giờ, một ít bản vẽ đúc khí điều kiện cực đoan hà khắc lại vừa vặn phù hợp!

Đúng vậy, thời kỳ này "Yếm Khư" tiên tôn vừa bắt đầu thí nghiệm.

Thiên kiếp chưa mất tích.

Tiên nhân chư thiên vạn giới cũng chưa hạ giới.

Toàn bộ Thanh Khâu cũng chỉ có ba vị tiên nhân.

Dù phóng tầm mắt toàn bộ hạ giới, số lượng tiên nhân cũng không quá nhiều!

Trong một trăm tấm bản vẽ đúc khí kia, có một tấm tên là (Lăng Ba Hàn Long Cầm] ghi chép cách rèn đúc Tiên khí, cần chi giác Long tộc huyết mạch tinh thuần, xương sống lưng Long tộc hoàn chỉnh, gân rồng Long tộc... khi luyện thành, tiếng đàn gió mát như Chân Long chi ngâm, trên có thể lay động chín tầng trời, dưới có thể rung chuyển tứ hải, uy năng cường đại, diệu dụng vô tận.

Tiếng nhạc đã ra, có thể hiệu lệnh chúng nước, chấn động mặt đất, uy ngã Thủy tộc...

Chỉ cần trong đoạn năm tháng này không có tiên nhân Long tộc hạ giới, uỷ thác môn (Chú Khí thuật] này có tỉ lệ rất lớn hệ thống sẽ điều khiển hắn trở về năm tháng trận chiến hồng hoang!

Theo hắn biết, trước khi "Yếm Khư" tiên tôn thí nghiệm với Cửu Vĩ Hồ tộc, đã ra tay Long tộc với Kim Ô tộc! Hai đại tộc quần này huyết mạch thuần khiết vốn rất thưa thớt.

Hiện tại lại vừa lúc đại thương nguyên khí...

Liền nhờ vào môn (Chú Khí Thuật] này!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đưa tay, lòng bàn tay kề nhau với hóa thân Mạc Lễ Lan. Chẳng mấy chốc, Mạc Lễ Lan hóa thành một đoàn bóng tối dày đặc như thực chất, hòa vào trong cơ thể hắn.

Sau khi lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm lấp lóe mấy lần, lặng yên biến mất.

Thu hồi hóa thân, khí tức của Bùi Lăng tăng trưởng một đoạn, không do dự chút nào, hắn lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác (Chú Khí Thuật Lăng Ba Hàn Long Cầm 1!"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện (Chú Khí Thuật Lăng Ba Hàn Long Cầm] cần sừng rồng, xương rồng, gần rong..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu sừng rồng, xương rồng, gân rồng.."

"Leng keng! Hệ thống miễn phí đưa tặng cho ngài.."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, mặc dù không biết hệ thống sẽ điều khiển hắn trở về năm tháng trận chiến hồng hoang như thế nào, nhưng chỉ cần lần này thành công, hắn có thể dùng phương pháp giống vậy thử trở lại năm tháng Bàn Nhai giới bình thường...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên bước ra một bước, lập tức bước vào chỗ sâu trong Thanh Khâu.

"Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng" nhanh chóng đuổi theo.

Thiếu nữ Cửu Vĩ mặc cung trang nền trắng nhàu kim thấy Bùi Lăng rời đi, cũng thi triển độn pháp theo sát phía sau.

Chỗ sâu trong Thanh Khâu.

Cổ mộc um tùm, cây tử đằng vắng vẻ.

Có thác nước rơi xuống từ vách đá ngàn thước, ầm ầm rơi thẳng xuống dưới, giọt nước bắn tung toé nhao nhao, rủ xuống như sa, mông lung trong sáng.

Không biết góp nhặt lá rụng bao nhiêu năm lặp đi lặp lại chồng chất bên bờ đầm sâu dưới thác nước, mục nát, hiện ra màu sắc đen nhánh, lại bị cỏ xanh che đậy.

Khắp nơi yên tĩnh, mọi tiếng xột xoạt.

Bỗng nhiên, toàn bộ thác nước, đầm nước, tất cả tiếng vang tan thành mây khói.

Dòng nước vẫn chảy xuôi, giọt nước còn đang bắn tung tóe, cỏ mọc chập chờn, cây rừng chầm chậm, tất cả như thường, nhưng không có bất kỳ tiếng động gì.

Trong hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi thứ im ắng biến ảo.

Thác nước lúc rộng lúc hẹp, đầm nước lúc đục lúc trong, cỏ cây nhợt nhạt lại xanh tươi, um tùm lại vắng lặng... Vạn vật nhanh chóng lưu chuyển giữa mơ hồ, vặn vẹo, trong vô thức ven hồ có thêm một tòa nhà tranh kiểu dáng đơn giản, rơm rạ khô héo buông xuống từ nóc nhà, có cỏ xanh mượt mà thò đầu ra từ giữa khe hở. Gạch mộc đắp lên tường phòng cũng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mỗi một lần cơn gió dài phất qua có bùn đất rì rào rơi xuống.

Cửa ra vào khép hờ, màu sơn ban đầu bong ra từng mảng thành loang lổ, vòng đồng đã sớm mục nát. Bên ngoài nhà tranh có một vòng hàng rào ngắn, Khiên Ngưu quấn quanh, rêu xanh mọc lan tràn, trong chớp mắt lan tràn khắp nơi.

Ngay lúc nhà tranh xuất hiện, năm tháng rung chuyển lặng yên khôi phục.

Toàn bộ phiến thiên địa này lại trở nên rõ ràng.

Nhà tranh yên tĩnh đứng sừng sững, tản ra khí tức cổ xưa tang thương, hòa làm một thể với quanh mình, không có chút cảm giác không hài hòa nào.

Có lẽ từ rất sớm trước kia, bên bờ đầm sâu dưới thác nước này đã có một tòa nhà tranh tồn tại.

Thanh Khâu.

Phía dưới cự mộc che trời, Bùi Lăng nhanh chân bước đi.

Bộp, bộp, bộp...

1112 chữ

Chương 3013: Tiên khúc (2)

Năm người "Hồn Nghi" cùng thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng kia nhắm mắt theo đuôi ở phía sau tiếng bước chân rất nhỏ nhanh chóng xuyên qua từng tòa rừng rậm.

Đột nhiên, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển trực tiếp thay đổi phương hướng, bước đến một phương hướng nào đó.

Năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng không do dự, lập tức đuổi theo.

Trong lòng Bùi Lăng lại hơi ngạc nhiên, dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ trận pháp và cấm chế gì, cũng không có trở ngại gì khác, lại không biết vì sao hệ thống thay đổi phương hướng...

Chẳng mấy chốc, hắn dẫn theo năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng đi tới một tòa thác nước.

Thác nước treo cao trên vách đá, tiếng nước ù ù, châu ngọc tung tóe vỡ nát, hơi nước tràn trề.

Dưới đầm nước ung dung như sâu không lường được.

Bên bờ đầm lá rụng chồng chất thành bùn đất xốp mềm, cỏ xanh và thảm rêu đan xen sinh ra.

Một tòa rào ngắn quây xung quanh nhà tranh, yên tĩnh đứng sừng sững.

Nhìn thấy toà nhà tranh này, "Hồn Nghi", "Không Mông" còn có "Mặc Côi" đều khẽ giật mình.

Bọn họ nhớ rất rõ, trước đây không lâu đi cứu "Tử Tắc" và "Phục Cùng" trên đường đã từng đi qua nơi đây. Lúc ấy nơi này trống rỗng, ngoại trừ một chút hoa dại cỏ dại, căn bản không có toà nhà tranh này, cũng không có một vòng rào ngắn cùng hoa loại khiên ngưu quấn quanh bên trên rào ngắn, sao hiện tại... Thế nhưng, suy nghĩ vừa động, "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi" chợt nhớ tới, lúc ấy bọn họ theo Bùi Lăng đi ngang qua nơi đây, bên trái là đầm nước, bên phải là đất trống bên đầm bờ, đi dọc theo đất trống chưa được mấy bước, chính là một tòa rào ngắn quây xung quanh nhà tranh...

Đúng vậy, nơi này vẫn có toà nhà tranh này!

Vừa rồi đi ngang qua quá vội vàng nên suýt nữa nhớ nhầm!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển trực tiếp vượt qua rào ngắn, một phát đẩy cửa lớn nhà tranh, đi vào trong đó.

Trong nhà tranh trống rỗng, không có bất kỳ dụng cụ gì, cũng không có bất kỳ ngăn cách gì, liếc qua thấy ngay. Trên mặt đất đối diện cửa lớn đặt một đoạn sừng rồng linh cơ dạt dào, một đoạn xương rồng oánh nhuận như ngọc cùng một bó gân rồng hong khô đã lâu, vẫn có khí tức cường đại như trước.

Ba loại linh tài đến từ Long tộc đều tản ra long uy cường đại, trong mơ hồ có sương mù bốc lên, cỏ tranh trên xà nhà huyễn hóa thành một đầu kim long nhỏ bé giương nanh múa vuốt, tức giận gào thét, lộ rõ huyết mạch thuần túy của chủ nhân khi còn sống.

Ngoại trừ cái đó ra, không còn gì khác.

Trong lòng Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức cảm thấy không đúng.

Nơi này căn bản cũng không có toà nhà tranh này!

Bây giờ có thêm một tòa nhà tranh và rào ngắn vòng ngoài không nói, trong nhà tranh lại trưng bày sừng rồng, xương rồng, gân rồng... Dường như cố ý chuẩn bị vật liệu đúc khí cho hắn!

Là "Cựu" ra tay!

Hệ thống uỷ thác [Chú Khí Thuật], vốn có thể để hắn trở về năm tháng trận chiến hồng hoang, nhưng hiện tại "Cựu" trực tiếp đưa vật liệu mà hệ thống sắp đưa tặng đến năm tháng này cho hắn!

"Cựu" biết hắn có hệ thống? !

Không! Không đúng!

"Cựu" có thể thay đổi quá khứ!

Thay đổi tất cả năm tháng đã xảy ra!

Chưởng khống tất cả "Bản nguyên" đại đạo trong năm tháng quá khứ.

Nếu "Cựu" thật sự biết hắn có hệ thống, căn bản không cần rắc rối như này.

Đối phương chỉ cần dùng "Bản nguyên" đại đạo "Quên" để hắn quên mất hệ thống là được!

Trong tình huống này, hẳn là "Cựu" thấy được mục đích tiếp theo của hắn trong năm tháng quá khứ!

Đối phương thông qua thôi diễn, hoặc là thủ đoạn khác tính ra cách ngăn cản hắn, sau đó trực tiếp sửa đổi năm tháng quá khứ, đưa vật liệu đúc khí cho hắn!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đã thu hồi sừng rồng, xương rồng, gân rồng...

"Leng keng! Đưa tặng thành công"

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài.."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, xua tay đánh ra pháp quyết liên tiếp, trong hư không có linh hỏa bay vút lên, sừng rồng, xương rồng và gân rồng lập tức bị từng đám lửa nâng lên, bắt đầu luyện hóa... Theo Bùi Lăng điều khiển, sừng rồng và xương rồng lấy một loại phương thức quái đản lại hài hòa dung hợp vào một chỗ, gân rồng thì bị thiêu đốt càng lộ ra vẻ óng ánh bền bỉ.

Rong! !!

Sương mù trên xà nhà đột nhiên bùng lên, sau đó nữa bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, kéo nó vào sừng rồng.

Kim long nhỏ bé trong sương mù cũng bị cưỡng ép đánh vào xương rồng.

Theo một tiếng gầm thét oán giận tràn ngập không cam lòng, sừng rồng, xương rồng cùng nhau sáng rõ, sáng rực lập lòe, óng ánh sáng long lanh, hình dạng biến hóa thành cây đàn...

Gân rồng chìm nổi trong linh hỏa cũng bắt đầu nhanh chóng mảnh đi, hóa thành từng sợi dây đàn...

Nhìn tình cảnh này, năm người "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức nhướng mày.

Bùi Lăng vừa nói, dù hắn làm cái gì thì bọn họ cũng phải đi theo. Nhưng bây giờ... Không hiểu sao Bùi Lăng đột nhiên bắt đầu đúc khí, đây là làm cái gì?

Năm người không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Bùi Lăng không quan tâm gì hết, thủ pháp trôi chảy rèn đúc bắt đầu vật liệu Long tộc, lại ăn ý giữ yên lặng, không làm phiền hắn.

Lúc này, "Mặc Côi" quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng, đột nhiên truyền âm nói: "Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh 1087 chữ

Chương 3014: Hai chiêu ám thủ

Thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía "Mặc Côi" lập tức thêm mấy phần nhu hòa, nàng cũng lập tức truyền âm trả lời: "Nhân tộc, ngươi cũng thích khuyết (Thanh Khâu khúc] này?" Nghe vậy, "Mặc Côi" không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Hai câu này là sau khi Bùi Lăng đồng ý ở lại Thanh Khâu một đêm, Phong Nhung dẫn bọn họ vào lầu nhỏ trên đảo hoang, lúc nàng, "Không Mông", "Hồn Nghi" và Bùi Lăng đều ở trong phòng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, câu nói này truyền đến từ ngoài cửa.

Chỉ có điều, lúc ấy bọn họ đều cực kỳ cảnh giác, vì vậy không đáp lại bất kỳ điều gì.

Nhưng nàng lại âm thầm ghi nhớ hai câu thơ này.

Bây giờ năm tháng rối loạn, Bùi Lăng lại chuyên tâm đúc khí, không quan tâm chuyện gì, nàng vừa hay nhân cơ hội này tìm hiểu lai lịch hai câu thơ này từ thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng trước mặt.

Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lập tức truyền âm nói: " I Thanh Khâu khúc] ?"

"Không biết lại lịch của từ khúc này ra sao?"

Thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng khẽ gật đầu, lập tức mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển hát: "Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh... Tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà...

Giọng thiếu nữ trong veo mềm mại như suối nước đêm trăng, nở rộ trong sương mù, xa hoa lộng lẫy không thể hình dung.

Trong tiếng ca du dương, cho dù "Hồn Nghi" tự xưng là Tiên Đế thượng giới cùng "Phục Cùng" coi thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng như tài liệu cũng nghe đến hơi thất thần, ánh mắt buồn vô cớ như bị khơi gợi những tiếc nuối đã thành nỗi buồn lúc tuổi nhỏ...

Thoáng chốc, toàn bộ nhà tranh chỉ còn lại tiếng ca của thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng cùng tiếng Bùi Lăng đúc khí.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên khúc xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài... Cùng lúc đó, trong đầu Bùi Lăng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Bùi Lăng cũng cảm thấy tiếng ca của thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng rất dễ nghe, nhưng nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, đầu tiên hắn khẽ giật mình, chợt ý thức được điều không đúng!

Tiếng ca của thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng vẫn còn tiếp tục, ". Vô vật vi ngã ngu, khấu hồ tự cao ca... Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh!"

Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ như muốn quấn quanh ba vòng, không vung đi được.

Năm người "Hồn Nghi" như si như say nhìn qua thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng, không cách nào rời mắt.

"Leng keng! Hệ thống hoàn thành thu nhận sử dụng"

Một khúc hát dừng lại, diệu âm thướt tha, đám người mãi không nói gì, trong nhà tranh chỉ còn lại tiếng đúc khí thỉnh thoảng vang lên.

Một hồi lâu sau, "Hồn Nghi" khẽ gật đầu, dẫn đầu nói: "Phương huyễn cảnh này đúng là tiên trận có thể rèn luyện tâm tính của chúng ta"

"Lại diễn hóa ra nhạc khúc đủ để đả động bản đế"

"Thật tuyệt diệu!"

Nghe vậy, "Không Mông"

"Mặc Côi", "Tử Tắc"

"Phục Cùng" cũng hoảng hốt tỉnh táo lại từ thất vọng mất mát.

Bốn người lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó, nhưng ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ Cửu Vĩ lại thêm một tia đề phòng bí ẩn.

Bọn họ đều là tu sĩ Đại Thừa kỳ, tâm cảnh cứng cỏi như tảng đá, từ khúc bình thường có hát đến vỡ tâm nứt gan, cảm động lòng người như thế nào cũng không thể lay động cảm xúc của bọn họ chút nào. Chỉ có điều, khuyết [Thanh Khâu khúc] mà thiếu nữ Cửu Vĩ vừa hát rõ ràng không tầm thường! Ngoại trừ Bùi Lăng còn không quan tâm điều gì khác đúc khí, không bị ảnh hưởng chút nào, sau khi thiếu nữ Cửu Vĩ mở miệng lại khiến năm người bọn họ nhanh chóng đắm chìm vào, tâm thần cảm xúc đều chuyển động theo, sướng vui giận buồn chập trùng vì từ khúc, cho đến khi đối phương hát xong cả [Thanh Khâu khúc] cũng không lập tức khôi phục lại...

Nếu vừa rồi tên thiếu nữ Cửu Vĩ này nhân cơ hội ra tay, chắc chắn bọn họ sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị!

Cũng may, không biết là kiêng dè Bùi Lăng hay đây vốn là hành động vô tâm của thiếu nữ Cửu Vĩ, vừa rồi đối phương chỉ ca hát, lại không có bất kỳ động tác dư thừa gì khác...

Lúc này, nghe "Hồn Nghi" khen ngợi, khóe miệng thiếu nữ Cửu Vĩ hơi cong lên, lộ ra một nụ cười rất vui vẻ, lập tức tiếng nói ngọt giòn nói: "Ta cũng không rõ ràng lai lịch của [Thanh Khâu khúc] này "Nghe nói là một vị tiền bối thượng giới sáng tạo.."

"Vừa rồi nghe tên nhân tộc này nói ra lời bài hát, ta theo bản năng hát ra Lúc nàng nói chuyện, "Không Mông"

"Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng" mắt sáng như đuốc, đều nhìn chằm chằm thiếu nữ Cửu Vĩ, cẩn thận quan sát tất cả biểu cảm nhỏ bé của nàng.

Vẻ mặt thiếu nữ Cửu Vĩ tự nhiên, đôi mắt trong vắt, xem ra không có ác ý và tính toán gì.

"Mặc Côi" suy nghĩ, lập tức hỏi: "Bản từ khúc này có tác dụng công phạt gì không?"

Đại đạo ba ngàn, âm luật cũng là một loại đại đạo.

Nó có thể công có thể thủ, càng có đủ loại tác dụng kỳ diệu.

Thủ đoạn âm luật bình thường, ví dụ như hồn khiếu của U Hồn tộc, có thể nhanh chóng chấn nhiếp hồn phách đối thủ, trong thời gian ngắn rơi vào hồn phách chấn động, không hề có lực đánh trả.

Thủ đoạn âm luật phức tạp hơn chút, ví dụ như ca dao, khúc phổ... Có thể chỉ thẳng vào tâm thần đối thủ, thậm chí cả đạo tâm.

1089 chữ

Chương 3015: Hai chiêu ám thủ (2)

Hắn có thể dùng sóng âm tổn thương kẻ địch; cũng có thể gửi gắm tình cảm vui buồn mê hoặc tâm cảnh; lại có thể tăng cường bản thân, cố thủ hồn phách; còn có thể điều động khí cơ, tạm thời tăng lên thực lực tu vi của đồng bạn; càng có thể nhiễu loạn quân địch, suy yếu trạng thái của bọn họ...

Ở Bàn Nhai giới, dưới trướng Tố Chân Thiên có một cái Thiên Lại lâu, nhận đồ đệ không giới hạn nam nữ, chủ tu Ầm.luật chi đạo...

Hiện tại, [Thanh Khâu khúc] mà thiếu nữ Cửu Vĩ vừa hát, nàng chỉ cảm thấy rất dễ nghe, đến mức tâm thần say mê, vừa nãy âm thầm kiểm tra nhục thân và hồn phách của mình lại không có chút khác thường nào.

Bởi vậy, trong chốc lát "Mặc Côi" hơi không nắm chắc, rốt cuộc [Thanh Khâu khúc] này dùng thủ đoạn công phạt âm luật gì?

Là phòng ngự, hay phụ trợ kỹ pháp?

Thiếu nữ Cửu Vĩ nghe vậy, lại hơi lắc đầu, nói: "Bản từ khúc này chỉ êm tai"

"Ta không biết còn có tác dụng gì khác.

Nghe vậy, "Mặc Côi", "Không Mông" Tử Tắc, "Phục Cùng" liếc nhìn nhau, "Phục Cùng" trực tiếp truyền âm nói:

"Chúng ta không cần thiết mạo hiểm"

"Tìm cơ hội trực tiếp giết đầu tiên hồ Hồ tộc này!"

"Ta chỉ cần tiên huyết và hồn phách, những bộ vị vật liệu khác có thể tặng hết cho các ngươi"

"Tử Tắc" không chút thay đổi lắc đầu, truyền âm nói: "Ta và tiên nhân yêu tộc từng giao thủ, vị tiên nhân yêu tộc mà ta gặp phải có khí tức yếu nhược hơn Cửu Vĩ"

"Nhưng ta cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào"

"Hiện tại trừ khi Bùi Lăng ra tay"

"Nếu không, mấy người chúng ta cộng lại chưa hẳn là đối thủ của đầu Cửu Vĩ này!"

Vẻ mặt "Phục Cùng" bình tĩnh, truyền âm nói: "Chúng ta không cần giao thủ chính diện với đầu tiên hồ này"

"Chờ thiên kiếp là được!"

Nghe được câu truyền âm này, ba người khác lập tức hiểu ý "Phục Cùng" hiện tại kiếp vẫn bao phủ toàn bộ Thanh Khâu, trong mây thiên uy huy hoàng, không có ý tán đi. Sau đó, chắc chắn còn có thiên kiếp kinh khủng giống như vừa rồi giáng lâm!

Căn cứ tình huống trước đó, rõ ràng thiên kiếp này nhằm vào cả tộc Cửu Vĩ Hồ.

Bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ thiên kiếp lại giáng lâm, bổ Cửu Vĩ Hồ trước mặt gần chết, cuối cùng tùy tiện bổ sung một kích là được!

Nghĩ tới đây, "Không Mông" lại lắc đầu truyền âm nói: "Không cần chờ thiên kiếp"

"Hiện tại ta đã bổ sung đủ tám mươi mốt kiếp, có thể đối phó đầu Cửu Vĩ này một mình"

"Nhưng vừa rồi Bùi Lăng không ra tay với đầu Cửu Vĩ này, có lẽ có tính toán gì khác.

"Trước tiên chờ Bùi Lăng đúc khí kết thúc lại nói"

"Mặc Côi" cũng truyền âm nhắc nhở: "Trong năm tháng hồng hoang, nhân tộc là huyết thực vạn tộc"

"Nhưng đầu Cửu Vĩ này có tu vi cao hơn chúng ta, thái độ với chúng ta lại hiền lành, hỏi gì đáp nấy, không có bất kỳ địch ý gì.

"Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi Bùi Lăng đã hạ thủ đoạn gì đó trên người Cửu Vĩ này"

"Hiện tại chúng ta không cần lo lắng quá nhiều"

"Chờ Bùi Lăng đúc khí kết thúc.."

Ngay lúc mấy người bí mật truyền âm, Bùi Lăng liên tiếp đánh ra pháp quyết.

Linh tài lơ lửng giữa không trung lập tức biến ảo hoa mắt một trận, dây đàn, thân đàn, nhạn túc, thừa lộ... Chia ra một phương, đều bọc một tầng ánh lửa màu tím đậm chìm nổi, giữa đôi bên tản ra khí tức cao xa có cùng nguồn gốc lại cùng một nhịp thở.

Như hô hấp như linh cơ phun ra nuốt vào, ánh lửa màu tím đậm ầm vang bùng lên, trong chớp mắt bao phủ tất cả linh tài!

Ngàn vạn ánh sáng bắn ra từ hỏa chủng, theo đó là tiếng "ken két" thanh thúy êm tai.

Chẳng mấy chốc, trong ánh lửa chậm rãi hiện ra một cái Thất Huyền Cầm kiểu dáng cổ xưa.

Cả thân đàn hiện ra màu nâu nhàn nhạt, như vật liệu gỗ thưởng thức qua nhiều năm, trong màu nâu lại xen lẫn từng tia từng sợi ánh sáng vàng ròng, trầm ổn lộng lẫy.

Bảy sợi dây đàn đen nhánh như vết máu ngưng kết đã lâu, yên tĩnh trưng bày.

Hoa văn đơn giản mộc mạc quấn quanh hộ chẩn, khiến cả cây đàn lại thêm mấy phần cổ ý, không nhìn ra bất kỳ khí tức và vết tích Long tộc gì, chỉ cảm giác mờ mịt cao xa, ý vị trang nhã.

Coong!

Trong chớp mắt Tiên đàn thành hình, không ai gảy lại tự kêu khẽ, âm sắc nhu hòa êm tai như thanh tuyền vui vẻ chảy xuôi trong núi hoang sau cơn mưa, lại như gió đêm thổi qua rừng tùng sôi trào mãnh liệt, thơm ngọt trong veo, làm sinh linh không tự chủ được say mê.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía năm người "Hồn Nghi", thần niệm tựa như nước chảy vô hình lập tức đảo qua năm người.

Chẳng mấy chốc, hắn xác định năm người tất cả như thường.

Tiên khúc mà thiếu nữ Cửu Vĩ vừa hát không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho bọn họ.

Ngoài ra, vừa rồi hệ thống chỉ nhắc nhở thu nhận sử dụng tiên khúc xa lạ, không nhận bất kỳ công kích ngoại giới gì...

Trông thiếu nữ Cửu Vĩ không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên hát tiên khúc... 1103 chữ

Chương 3016: Hai chiêu ám thủ (3)

Hắn nhớ rất rõ ràng, Cửu Vĩ Hồ tộc sắp xếp để bọn họ tiến vào lầu các trên đảo hoang trong hồ, sau đó tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngoài cửa truyền đến một tiếng nói xa lạ, hai câu nói kia đều là hai câu hát trong tiên khúc này!

Lúc ấy vị gõ cửa là ai?

Rốt cuộc tiên khúc đã xảy ra chuyện gì?

Đang nghĩ ngợi, "Không Mông" lập tức hỏi: "Bùi Lăng, tình huống bây giờ như thế nào?"

Bùi Lăng nghe vậy nhanh chóng lấy lại tinh thần, uỷ thác [Chú Khí Thuật] thành công, nhưng rời khỏi đoạn năm tháng này thất bại!

Thế nhưng...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Đi theo ta!"

Nói xong, hắn tiện tay thu hồi (Lăng Ba Hàn Long Cầm] vừa chế tạo, cất bước đi ra ngoài.

Năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức đuổi theo.

Rời khỏi toà nhà tranh rào ngắn bao quanh này, Bùi Lăng lập tức chạy tới một phương hướng.

Không bao lâu, sáu người một hồ đã tới một mảnh rừng rậm.

Cự mộc che trời cành lá mạnh mẽ như từng tầng lọng che rủ xuống, che đậy sắc trời bé nhỏ, dưới tán cây lay động ảm đạm thâm thúy như đại dương mênh mông vô ngần.

Cỏ cây phấp phới cùng khắp nơi trên đất đều là thiên tài địa bảo, trộn lẫn ra khí tức tươi mát lại hơi đắng.

Có dòng suối uốn lượn chảy qua từ bên cạnh, nước chảy đập vào tảng đá, châu ngọc tung tóe, hơi nước ướt sũng lặng yên tản khắp.

Nơi này là chỗ bỗng nhiên chuyển biến lúc hệ thống uỷ thác.

Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức dọc theo phương hướng ban đầu của hệ thống, bước về phía trước. Vật liệu rèn đúc [Lăng Ba Hàn Long Cầm] vừa rồi là hắn sử dụng hệ thống uỷ thác mới đột nhiên xuất hiện. Nếu không có những vật liệu có sẵn kia, thao tác của hệ thống tất nhiên là thao túng hắn trở về năm tháng trước đó!

Bởi vậy, hắn chỉ cần đi dọc theo phương hướng hành động ngay từ đầu của hệ thống, là có thể tìm tới vị trí then chốt trở về năm tháng trận chiến hồng hoang, về phần cách trở về...

Tiếp tục uỷ thác bản vẽ đúc khí khác, kiểm tra từng chút một là được!

Lúc này, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên truyền âm của "Phục Cùng": "Bùi Lăng, đầu tiên hồ Cửu Vĩ Hồ tộc này có tu vi quá cao, thủ đoạn điều khiển đơn thuần có tai hoạ ngầm"

"Một khi nàng tránh thoát sẽ rất rắc rối"

"Tốt nhất lập tức xử trí!"

Nghe vậy, Bùi Lăng bình tĩnh truyền âm nói: "Phục Cùng tiền bối, năm tháng nơi này là quá khứ đã trôi qua "Điều chúng ta phải làm bây giờ là lập tức trở lại!"

"Chuyện còn lại, dù ra tay với Cửu Vĩ Hồ tộc hiện tại hay trợ giúp Cửu Vĩ Hồ tộc đối phó thiên kiếp... Có thể không làm thì không làm!"

"Tránh gây ra rắc rối"

"Thứ mà chúng ta thật sự phải đối mặt không phải Cửu Vĩ Hồ tộc, mà là... Cựu!"

Nghe vậy, "Phục Cùng" ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng.

Bây giờ Bùi Lăng căn bản không để tiên nhân Cửu Vĩ Hồ cấp độ này vào mắt, ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào ván cờ!

Nghĩ tới đây, "Phục Cùng" lập tức truyền âm nói: "Ván cờ Phù Sinh cảnh thật sự xảy ra chút biến hóa"

"Lúc ta vào ván cờ, số lượng cờ trắng đã đạt đến hai mươi hai quân "Mặc dù không biết tình huống hiện tại của những người vào ván cờ khác như thế nào, nhưng những quân cờ trắng thêm ra chắc chắn không phải người vào ván cờ của Bàn Nhai giới ta!"

Hai mươi hai quân cờ trắng? !

Trong lòng Bùi Lăng giật mình.

Giấc mơ của hắn trước khi vào Thanh Khâu... Ván cờ trong giấc mơ, lúc vừa bắt đầu cũng là hai mươi hai quân cờ trång!

Lúc ấy hắn còn cảm thấy ván cờ mơ thấy khác với Phù Sinh kỳ cục chân chính.

Không ngờ là Phù Sinh kỳ cục chân chính!

Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, truyền âm nói: "Kính xin tiền bối nói tình huống cụ thể một chút. "Phục Cùng" truyền âm nói: "Hiện tại danh ngạch vào ván cờ đã từ chín vị trí, tăng lên mười một vị trí"

"Trong hai mươi hai quân cờ trắng có mười một vị là Đại Thừa Bàn Nhai giới ta"

"Trong mười một quân cờ trắng còn lại, có chín quân cờ trắng là một vị tiên nhân khác trong song tiên đánh cờ ha."

"Hai quân cờ trắng cuối cùng là quân cờ đen diễn biến ra...

Nói đến đây, "Phục Cùng" nhìn Bùi Lăng, tiếp tục truyền âm nói, "Hai quân cờ trắng kia là ám thủ do ngươi bày ra?"

Cờ đen biến thành cờ trắng?

Ám thủ?

Ám thủ gì?

Bùi Lăng kỳ quái nhìn "Phục Cùng", hắn cũng không biết sự thay đổi của ván cờ ngoại giới, đâu thể sắp xếp ám thủ gì đó?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Hẳn là ám thủ do Vị bày ra"

Nghe vậy, "Phục Cùng" lập tức biết, "Vị" mà Bùi Lăng nói tới chính là một vị tiên khác trong song tiên đánh cờ! Lúc này hắn ta lắc đầu, rất chắc chắn truyền âm nói: "Nếu là ám thủ của một vị tiên khác, cờ đen chuyển biến thành cờ trắng, chắc là lúc vị tiên nhân kia hạ cờ"

"Nhưng hai lần ván cờ biến hóa đều vừa vặn đến lượt Cựu hạ cờ"

Bùi Lăng nhíu mày, việc này liên quan đến tranh đấu của hai vị Tiên Tôn, có quá nhiều bí ẩn...

Hơi do dự, hắn tiếp tục truyền âm hỏi: "Hai lần cờ đen chuyển biến thành cờ trắng đó, đại khái là lúc nào?"

"Phục Cùng" truyền âm nói: "Quân cờ đen thứ nhất chuyển biến thành cờ trắng là trước khi Lưu Lam hoàng triều Thương Hưng và Cửu Nghi sơn Thế Vị vào ván cờ"

"Khoảng cách giữa hai người không được bao lâu"

1106 chữ

Chương 3017: Tế tự chi địa

"Quân cờ đen thứ hai chuyển biến thành cờ trắng là trước khi ta vào ván cờ"

"Cờ đen biến cờ trắng, đến lúc ta vào ván cờ, thời gian cũng không chênh lệch quá nhiều"

Thời gian Bàn Nhai giới và thời gian hồng hoang chưa chắc đã hoàn toàn ngang hàng.

"Phục Cùng" thầm nghĩ, nếu hắn ta nói ra con số cụ thể, có thể sẽ có chênh lệch trên mặt thời gian, lấy thời gian Đại Thừa khác vào ván cờ làm tham chiếu, chắc chắn sẽ chuẩn xác hơn.

Chỉ cần Bùi Lăng từng gặp "Thương Hưng" và "Thế Vị", không khó suy tính ra thời gian cụ thể khi quân cờ đen thứ nhất chuyển biến thành cờ trắng.

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức nhớ tới, trước khi Lưu Lam hoàng triều "Thương Hưng" và Cửu Nghi sơn "Thế Vị vào ván cờ, hắn dùng [Thỉnh Tiên Thuật] mời Kế Sương Nhi!

Trước khi "Phục Cùng" tiến vào hồng hoang, hắn bị hệ thống điều khiển thu lấy Đại Nhật Kim Ô Đan Hi...

Hai quân cờ đen biến thành cờ trắng là Kế Sương Nhi và Đan Hi? !

Đúng!

Kế Sương Nhi đã từng nói với hắn một câu: Trong năm tháng bình thường, nàng thuộc về quá khứ; nhưng đối với quá khứ xa xưa, nàng lại thuộc về tương lai...

Lúc ấy hắn không rõ ý của những lời này, hiện tại xem ra...

Ở trong Phù Sinh cảnh, Kế Sương Nhi là một quân cờ đen trên bàn cờ; nhưng ở trong hồng hoang, Kế Sương Nhi là quân cờ trắng trên bàn cờ!

Kế Sương Nhi là hệ thống cưỡng ép đưa tặng cho hắn khi tu vi chỉ có Trúc Cơ!

Hai quân ám tử này... Là cục diện do hệ thống bố trí?

Ừ... Hệ thống là một thiểu năng, cũng không bằng một phần một trăm ngàn của hắn, sao có thể là cục diện do hệ thống bố trí?

Nếu sau này có ai hỏi đến chuyện này, là U Dương đạo thánh nhìn xa trông rộng, nhìn rõ mọi việc, xem trước biết sau, bày mưu nghĩ kế, thần cơ diệu toán... Đánh cờ với Tiên Tôn lại sớm bày ra ám tử.

Ngay lúc này, trên trời cao tím xanh nở rộ, âm dương phun ra nuốt vào, lôi quang điện ảnh rào rạt bôn tẩu, lấp lánh toàn bộ thiên địa.

Thiên uy kinh khủng che vạn dặm như tấm lưới to lớn, chụp xuống đầu Thanh Khâu.

Bùi Lăng và "Phục Cùng" lập tức kết thúc truyền âm, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Chỉ thấy lôi đình bay vút lên, ánh sáng sáng tắt, trong mây lại dựng dục ra một trận thiên kiếp cuồn cuộn sắp đánh xuống!

Bùi Lăng lập tức dừng chân, đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó thiên kiếp.

Năm người "Hồn Nghi" và tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia dừng lại theo, vẻ mặt trịnh trọng, cực kỳ đề phòng nhìn qua kiếp vẫn.

Nơi xa, toà cấm chế Thanh Khâu vừa rồi dâng lên từng phù văn khí tức cổ xưa, trong chớp mắt lại mở ra một cái lỗ hổng, lại có một đầu Cửu Vĩ Hồ da lông tuyết trắng, Cửu Vĩ xoã tung như bình phong bị cưỡng ép chuyển ra từ bên trong.

Thân thể hắn ta mạnh mẽ, khí tức chỉ có Phản Hư.

Trong lúc không tự chủ được bay lên trên vòm trời, đầu Cửu Vĩ Hồ này vẫn cố hết sức giãy giụa, vừa sợ hãi hỗ:

"Cái thiên kiếp này, ngay cả tiền bối Độ Kiếp kỳ cũng hình thần câu diệt, tu vi của ta chỉ là Phản Hư đỉnh phong, đi ra chính là chịu chết!"

Trong cấm chế lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng: "Kiếp vẫn không tiêu tan, tất nhiên có người sắp đột phá đưa tới thiên kiếp"

"Đồng tộc Độ Kiếp kỳ đều đã lên lại không ứng kiếp"

"Đây đã không phải đạo kiếp, vậy nhất định là Hợp Đạo kiếp!"

Nghe vậy, tên Cửu Vĩ Hồ này há miệng muốn giải thích cái gì đó, nhưng ngay sau đó...

Lôi đình cuồn cuộn trào lên như thác nước, ánh sáng tím xanh lập tức chiếu khắp thiên địa, bao phủ hoàn toàn bóng dáng Cửu Vĩ Hồ.

Rầm rầm rầm! !

Trong tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hắn ta bị đánh đến hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì! Thanh Khâu vốn cỏ cây phồn vinh lập tức hiện ra một mảnh đất bằng cháy đen, màu sắc lưu ly loang lổ hiện ra, trong cái hố to lớn có dòng nước ào ạt tuôn ra.

Chỉ có điều, một lát sau quang cảnh nơi đây lại tràn trề linh cơ, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cỏ cây, nhanh chóng chôn vùi tất cả vết tích.

Kiếp vân trùng điệp, điện quang phun ra nuốt vào trong mây, lôi đình không hề có ý dừng lại, còn đang chầm chậm ấp ủ.

Lấy cấm chế Hồ tộc làm trung tâm, vòng xoáy to lớn hiện lên ở trên trời cao, trung tâm vòng xoáy thuần trắng chói mắt, từng chút một hội tụ thành một mảnh lôi đình thuần túy mênh mông, như lưỡi đao treo cao, khóa chặt từ xa.

Trong cấm chế lại có một Cửu Vĩ Hồ khí chất lạnh thấu xương độn ra.

Hắn ta áo bào trắng bồng bềnh, mặt mày tuấn lãng, nếu không phải sau lưng kéo chín cái đuôi dài thuần trắng sẽ giống như một nam tử nhân tộc oai hùng bất phàm, khí tức quanh người dao động, cũng là tu vi Phản Hư đỉnh phong.

Sau khi đầu Cửu Vĩ Hồ này rời khỏi cấm chế cũng không nói lời nào, quanh người ánh sáng trắng lấp lánh, lập tức hóa thành bản tướng to lớn, trong mắt hồ hẹp dài hiện ra tia sáng lạnh trong vắt, vô số vẫn triện cổ xưa hiện ra quanh người hắn ta, thần thông bản mệnh, thiên phú thuật pháp, tất cả thủ đoạn phòng ngự đều được thi triển!

Lôi đình to lớn như thiên hà cuốn ngược, gào thét rơi xuống.

Oanh! !!

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, đầu Cửu Vĩ Hồ này cũng bị đánh đến thân tử đạo tiêu, hóa thành một chùm tro bụi, thoáng cái tản vào bốn phương tám hướng, không còn chút vết tích nào nữa.

1105 chữ

Chương 3018: Tế tự chi địa (2)

Ầm ầm...

Tiếng sấm nặng nề chấn động toàn bộ thiên địa, tầng mây tối tăm dày đặc như muốn rủ xuống, như còn muốn tiếp tục đánh xuống. Trong cấm chế đột nhiên vang lên một giọng nói già nua: "Tộc trưởng, hình như thiên kiếp này không phải nhằm vào một vị đồng tộc nào đó, mà là toàn bộ tộc quần chúng ta!"

Tiếng nói vừa dứt, một người trung niên dáng vẻ Cửu Vĩ Hồ nhảy lên một cái, trong chớp mắt thoát ra khỏi cấm chế, bay lên phía trên trời cao.

Phía dưới trường bào của hắn ta là Cửu Vĩ lơ lửng, mặc dù khuôn mặt có dấu vết năm tháng lại không che đậy được vẻ trầm ổn tuấn đĩnh, nho nhã phong lưu, trên dưới cả người tản ra khí tức Đại Thừa kỳ.

Lúc Cửu Vĩ trung niên phi độn, tiếng nói già nua tiếp tục nói: "Nếu ta cũng chết dưới thiên kiếp, không phải Cửu Vĩ Hồ tộc ta có vấn đề, mà là thiên kiếp.."

Vừa mới nói được một nửa, điện quang chiếu sáng trời cao, vô số lôi đình ầm vang rơi xuống.

Ánh sáng chói chang như hồng thủy vỡ đê, bao phủ hoàn toàn bóng dáng khí tức của trung niên Cửu Vĩ.

Rầm rầm rầm..

Trong lôi đình cuồn cuộn, trung niên Cửu Vĩ tan thành mây khói như chưa từng tồn tại.

Lần này, cuối cùng kiếp lôi chậm rãi biến mất, nhưng tầng mây nặng nề vẫn che phủ trời cao, đen tối bát ngát.

Phù văn bốc lên đan xen, cấm chế đã đóng lại. Nhìn tình cảnh tương tự vừa rồi, Bùi Lăng nhướn mày, dường như có chỗ nào không đúng...

Nhưng thấy thiên kiếp vừa lắng lại, chẳng biết lúc nào lại giáng lâm, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này cũng không nói cái gì, tiếp tục chạy tới phía trước.

Năm người "Hồn Nghi" và tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia lập tức đuổi theo.

Sông núi cỏ cây nhanh chóng lui lại, mùi hương trong trẻo đặc biệt của cỏ cây quanh quẩn trong vạt áo tay áo, sương dính vào áo, gió núi vù vù.

Chẳng mấy chốc, sáu người một hồ xuyên qua núi rừng, đi đến trước một tòa thần miếu cổ xưa cao lớn.

Cả tòa thần miếu này phủ kín cây sắn dây và rêu xanh, ngẫu nhiên có tảng đá lộ ra đều điêu khắc đường vân cực kỳ cổ xưa, tản ra khí tức tang thương như đã tồn tại tháng năm dài đằng đẵng. Thần miếu yên tĩnh đứng sừng sững, vắng lặng im ắng như không có sự tồn tại của bất kỳ sinh linh gì.

Bùi Lăng sải bước đi vào, không lâu sau đã tiến vào một tòa đình viện, toà đình viện này rất bao la, trong góc mới trồng một gốc linh thụ toàn thân óng ánh sáng long lanh như điêu khắc từ mỹ ngọc không tì vết.

Dưới cây có vàng ròng lấp lánh, bạch ngọc trong sáng, điêu khắc xen lẫn thành dáng vẻ cái giếng, quay chung quanh một cái giếng nước.

Rêu xanh dày đặc như thảm nỉ, lát toàn bộ đình viện.

Lúc này gió núi thổi thẳng qua, gợi lên ngọc thụ cành lá lượn quanh, từng mảnh thủy tinh điêu khắc thành lá cây lặng yên xoáy rơi.

Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, không biết vừa rồi uỷ thác, thao tác ngay từ đầu của hệ thống có phải muốn tới nơi này hay không... Nhưng tiếp tục đi về phía trước đã không có đường nào khác! Hơn nữa, đây chính là nơi tộc trưởng "Tế" Cửu Vĩ Hồ tộc tiếp đón bọn họ trong năm tháng hồng hoang!

Mặc dù toà đình viện trước mắt lớn hơn lúc ấy rất nhiều, hơn nữa dáng vẻ thành giếng cũng khác biệt rất lớn, nhưng địa điểm chắc chắn cùng một chỗ!

Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn nơi này là chỗ mà hệ thống muốn tìm!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía thiếu nữ Cửu Vĩ, bình tĩnh hỏi: "Nơi này là chỗ nào của Cửu Vĩ Hồ tộc?"

"Có công dụng ra sao?"

Thiếu nữ Cửu Vĩ nhanh chóng nói: "Nơi này là nơi tộc ta tế tự tiên tổ" đều được phong tồn, tộc nhân bình thường không cách nào ra vào"

"Ngày thường "Chỉ có lúc liên quan đến tế tự, hoặc là tộc trưởng và các chức vụ quan trọng được thay thế mới có thể sử dụng"

Nơi tế tự...

Bùi Lăng khẽ gật đầu, nhanh chóng suy nghĩ một lát, lại không thu hoạch được gì.

Hắn nhíu mày lại, hiện tại nắm giữ quá ít manh mối, phải tiếp tục dùng hệ thống uỷ thác!

Thế là, Bùi Lăng lập tức nói: "Tiếp theo ta làm cái gì, các ngươi cũng làm theo!"

Đám người "Hồn Nghi" gật đầu: "Được!"

Thiếu nữ Cửu Vĩ cũng gật đầu: "Ta hiểu rồi"

Thấy bọn họ đồng ý, Bùi Lăng không do dự nữa, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Chú Khí Thuật Vạn Thủy Tiên Bàn l [Vạn Thủy Tiên Bàn] này giống với [Lăng Ba Hàn Long Cầm], cũng là một trong một trăm tấm bản vẽ đúc khí mà lúc trước thiên kiếp cho hắn.

Vật liệu rèn đúc tiên bàn này chủ yếu là Long châu mà Long tộc có được từ khi sinh dục, lấy tâm huyết và khí tức suốt đời uẩn dưỡng, cùng một đôi mắt rồng của người sở hữu Long châu.

Hiện tại hắn không rõ tình huống cụ thể của tiên nhân trong đoạn năm tháng này, chỉ biết là có ba chủng tộc vật liệu tiên nhân cực kỳ khan hiếm trong đoạn năm tháng này!

Thứ nhất là Long tộc; thứ hai là Kim Ô tộc; thứ ba là nhân tộc!

Hai cái trước là vì "Yếm Khư" tiên tôn vừa lựa chọn bọn họ tiến hành thí nghiệm, bây giờ hai đại chủng tộc này đại thương nguyên khí, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng trì hoãn.

Còn nhân tộc cuối cùng...

Trước khi "Yếm Khư" tiên tôn tiến hành thí nghiệm nhân tộc, e rằng tiên nhân nhân tộc còn ít hơn Long tộc và Kim Ô tộc hiện tại!

Thậm chí, có khả năng không có cả tiên nhân!

1101 chữ

Chương 3019: Tế tự chi địa (3)

Chỉ có điều, hiện tại hắn dùng hệ thống uỷ thác, nếu tu luyện bản vẽ đúc khí cần tài liệu Kim Ô tộc, mười mặt trời sâu trong thức hải của hắn có cất giấu một đầu Kim Ô!

Hơn nữa, còn là Thái Dương chi chủ, Đại Nhật Kim Ô Đúng vậy, hắn có vật liệu Kim Ô tộc, hệ thống cũng không cần đưa tặng miễn phí!

Nếu là uỷ thác bản vẽ đúc khí cần tài liệu nhân tộc...

Hóa thân của hắn là tiên nhân Mặc dù hệ thống sẽ không thiểu năng đến mức bắt hóa thân của hắn đúc khí, nhưng hắn không muốn mạo hiểm!

Càng quan trọng hơn là, một khi uỷ thác thành công, hậu quả khó mà lường được!

Bởi vậy, lựa chọn duy nhất còn lại là Long tộc "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Chú Khí Thuật Vạn Thủy Tiên Bàn] cần Long châu, mắt rồng...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ thiếu Long châu, mắt rồng.."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí cho ngài..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Hắn bị hệ thống điều khiển, không do dự chút nào chuyển hướng, phi độn về một phương hướng.

Năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã rời khỏi tòa thần miếu này.

Lúc này, trên trời cao sấm sét vang dội, uy áp kinh khủng cuồn cuộn giáng xuống.

Cấm chế Hồ tộc ở đằng xa mở ra, lại có Cửu Vĩ của Cửu Vĩ Hồ tộc bay lên không ứng kiếp, thoáng cái đã vẫn lạc dưới kiếp lôi.

Chỉ có điều, lần này Cửu Vĩ Hồ đi ra có tu vi càng ngày càng thấp.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không dừng lại chút nào, hóa thành một đạo huyền quang, lướt qua núi rừng trùng điệp.

Những người khác theo sát phía sau.

Không lâu sau, Bùi Lăng lại quay trở về nhà tranh có rào ngắn vây quanh, yên tĩnh đứng bên bờ đầm sâu dưới thác nước.

Hắn nhanh chân đi đến trước nhà tranh, đẩy cửa ra.

Sau cửa vẫn là căn phòng trống rỗng như vừa rồi, ở đó đặt một viên Long châu óng ánh trơn bóng, linh cơ dư thừa, cùng một đôi mắt rồng hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là vật liệu đúc khí mà Bùi Lăng cần để rèn đúc (Vạn Thủy Tiên Bàn).

Nhìn tình cảnh quỷ dị này, năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ không cảm thấy kỳ quái, dường như vừa rồi những tài liệu này ở ngay đây, chỉ có điều Bùi Lăng không dùng đến.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, sắc mặt không thay đổi chút nào, trực tiếp đi ra phía trước, đưa tay bắt lấy Long châu và mắt rồng.

"Leng keng! Đưa tặng thành công."

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài.."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng đánh ra pháp quyết triệu hoán linh hỏa, luyện hóa Long châu và mắt rồng, bắt đầu đúc khí...

Ánh sáng linh hỏa chiếu sáng toàn bộ nhà tranh, tạp chất trong Long châu và mắt rồng nhanh chóng bị luyện đi, hóa thành một đoàn dòng nước như thể lỏng, lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi biến hóa theo tâm ý của Bùi Lăng...

Ầm ầm...

Bên ngoài nhà tranh, lôi đình vẫn cuồn cuộn.

Tử điện vút không, thiên uy như thực chất tràn trề đè xuống.

Lần này khoảng cách lôi kiếp giáng lâm ngắn hơn mấy lần trước đó rất nhiều...

Vẻ mặt năm người "Hồn Nghi" nghiêm nghị, cùng thiếu nữ Cửu Vĩ đều không chớp mắt nhìn qua Bùi Lăng.

Tiếng sấm kéo dài một khoảng thời gian, lặng yên giảm đi, mây đen vẫn như cũ, bên ngoài yên bình một lúc ngắn ngui.

Theo thời gian trôi qua, chất lỏng lơ lửng giữa không trung hóa thành một cái la bàn từng chút một. Không lâu sau, ánh sáng lạnh lập lòe, la bàn hoàn toàn thành hình, màu sắc cả người nó như sương, mơ hồ sáng long lanh, lít nha lít nhít vẫn triện như đường vân tự nhiên tô điểm trên đó, một cây kim chỉ đen nhánh, bén nhọn sắc bén, khí tức rét lạnh.

Vừa xuất hiện, trong hư không như vang lên tiếng vạn thủy lao nhanh.

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao... Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn cau mày, suy nghĩ, trực tiếp thu hồi tiên bàn vừa ra lò, sau đó không nói gì, trực tiếp chạy ra bên ngoài.

Năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ không rõ ràng cho lắm, lại đuổi theo.

Vừa đi ra cửa lớn nhà tranh, Bùi Lăng lập tức dừng lại.

Thấy năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ đều đi ra, hắn không do dự khép bốn ngón tay lại, sau đó trở tay một trảm, vô số đao khí huyết sắc như chúng sinh lao nhanh, mãnh liệt mà ra, lít nha lít nhít chém về phía nhà tranh sau lưng Oanh!

Nhà tranh lập tức chia năm xẻ bảy, chưa rơi xuống đã hóa thành một mảnh bụi phấn bay lả tả.

Ngay cả rào ngắn phía ngoài cũng hôi phi yên diệt, không để lại chút dấu vết nào.

Nhìn vị trí nhà tranh ban đầu đã bị san thành đất bằng, lúc này Bùi Lăng mới khẽ gật đầu, tiếng nói lạnh nhạt:

"Di!"

Tiếng nói vừa dứt, tất cả bóng dáng lập biến mất.

Thanh Khâu, thần miếu.

Trong đình viện ngọc thụ thướt tha, giếng cổ vắng vẻ.

Bảy bóng dáng đột nhiên hiện ra.

1110 chữ

Chương 3020: Tranh đấu ván cờ!

Người cầm đầu huyền bào vác đao, chính là Bùi Lăng.

Phía sau hắn, năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ đều xuất hiện.

Vừa đứng vững, Bùi Lăng lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Chú Khí Thuật Mật Khôn Kính)"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

Kiếp vân tối tăm, lôi đình ầm ầm.

Thỉnh thoảng xuất hiện lôi điện như dòng sông trào lên, sáng tắt trong tầng mây mênh mông, trải rộng toàn bộ vòm trời. Mặt đất không ngừng run rẩy, cỏ cây tiêu điều vắng vẻ, dòng sông dậy sóng... Thanh Khâu im ắng, thiên tài địa bảo vẫn sinh trưởng, cỏ cây vẫn mạnh mẽ lại lặng yên hiển ra mấy phần ý suy bại.

Thiên kiếp lại hoành hành ngang ngược ở Thanh Khâu, cấm chế mở ra, lại có một tên Cửu Vĩ Hồ bay lên không, hóa thành hư vô trong lôi quang cuồn cuộn.

Dưới thác nước, bên bờ đầm sâu, nhà tranh rào ngắn vờn quanh yên tĩnh đứng sừng sững.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lại đi tới nơi đây.

Nhìn qua căn phòng vừa bị mình phá hủy, lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ cũ, trong lòng Bùi Lăng hơi trầm xuống.

Hắn lập tức hiểu rõ cứ tiếp tục như vậy, dù dùng hệ thống uỷ thác bản vẽ đúc khí gì, ngoại trừ lãng phí thời gian, căn bản không có khả năng rời khỏi đoạn năm tháng này!

Đi tìm "Yếm Khư" tiên tôn hỗ trợ Dù hành động lần này vô cùng hung hiểm, cũng chỉ có thể thử một lần!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, cất bước đi vào toà nhà tranh này.

Năm người "Hồn Nghi" và thiếu nữ Cửu Vĩ theo sát phía sau.

Sau một khoảng thời gian, hắn dẫn theo " năm người Hồn Nghi" và tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia đi ra từ trong nhà tranh, trong tay Bùi Lăng lại có thêm một mặt kính nền đen hoa văn bạc, mặt kính mờ mịt như núi mây biển sương, mơ hồ không rõ, thanh khí quấn lấy xung quanh, trong cao xa mờ mịt lại có một loại hàm ý nặng nề như mặt đất.

Bùi Lăng dừng lại trên đất trống trước nhà tranh, nhìn quanh, bình tĩnh nói: "Phương pháp của ta không có cách nào rời khỏi đoạn năm tháng này "Hiện tại, ta muốn mời một vị tiền bối giúp đỡ, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nói đến đây, hắn đưa tay về một cái, cách không hút tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia đến bên người, nhìn về phía năm người "Hồn Nghi", "Ngoại trừ nàng, hiện tại các ngươi đều tản ra, cách ta càng xa càng tốt!"

Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, tiếp theo hắn muốn mời "Yếm Khư" tiên tôn hỗ trợ.

"Yếm Khư" tiên tôn chấp chưởng hỗn độn, sa đọa, không có thứ tự... Làm trái thiên cương càng nhiều, đối mặt với "Yếm Khư" tiên tôn càng an toàn.

Không biết ba vị tiền bối "Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng" có làm trái thiên cương hay không, nếu bị ý chí của "Yếm Khư" tiên tôn chú ý tới, lại không phải chuyện gì tốt.

Về phần "Hồn Nghi" tiền bối và "Không Mông" tiền bối đều đã bổ sung nội tình, là Đại Thừa tám mươi mốt trận đạo kiếp, thật ra là thành quả làm trái thiên cương, nhưng hai người này làm trái thiên cương quá ít!

Cũng rất không an toàn!

Hơn nữa, năm người đều không phải tiên nhân, dù "Yếm Khư" tiên tôn không hề làm gì, chỉ là tu vi Đại Thừa kỳ đối mặt với "Yếm Khư" tiên tôn, vốn đã vô cùng hung hiểm!

Hắn giữ thiếu nữ Cửu Vĩ lại, là định nghe ngóng tình huống tiên khúc vừa rồi từ "Yếm Khư" tiên tôn...

Lúc này, nghe được Bùi Lăng chỉ huy, năm người "Hồn Nghi" không hỏi thăm nguyên nhân, lập tức đáp: "Được!" Nói xong, lúc này năm người thi triển độn pháp phi độn đến nơi xa.

Chẳng mấy chốc nơi đây chỉ còn lại Bùi Lăng và tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia.

Bùi Lăng cảm ứng năm người đã rời đi một khoảng cách, không do dự chút nào, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 2.0 1.."

[Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 2.0] là thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này!

Có thể luyện hóa thiên kiếp, khiển thiên kiếp tưởng nhầm bản thân là bản tôn thi thuật giả, từ đó tự tuân theo ý chí của thi thuật giả để làm việc Lúc ấy hắn và "Yếm Khư" tiên tôn trò chuyện, cố ý yêu cầu tiên thuật này từ nàng.

Hiện tại hắn muốn gặp mặt "Yếm Khư" tiên tôn, chỉ có hai thủ đoạn có thể mời được đối phương.

Thứ nhất là [Thỉnh Tiên thuật], nhưng hắn không xác định thái độ của "Yếm Khư" tiên tôn hiện tại với hắn, một khi hệ thống cưỡng ép điều khiển một sợi ý chí của đối phương, hắn có thể còn sống hay không, đều phải xem tâm trạng của "Yếm Khư" tiên tôn!

Chứ đừng nói đến để đối phương giúp hắn đối phó "Cựu"...

Thứ hai là thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này!

Đây chính là tiên thuật mà "Yếm Khư" tiên tôn đang thí nghiệm, ngoại trừ có thể dẫn "Yếm Khư" tiên tôn tới, thấy tiên thuật này, "Yếm Khư" tiên tôn chắc chắn không làm khó hắn!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

1097 chữ

Chương 3021: Tranh đấu ván cờ! (2)

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 2.0] cần thiên kiếp..

"Leng keng! Hệ thống miễn phí đưa tặng thiên kiếp cho ngài...

Nghe tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống, trong lòng Bùi Lăng yên tĩnh.

Sau đó gặp "Yếm Khư" tiên tôn, chỉ cần giải thích cho đối phương...

Suy nghĩ chưa dứt, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tiếp tục vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật uỷ thác xảy ra xung đột với (Chi nhánh thăng tiên thứ hai: Tranh đấu ván cờ).."

"Leng keng! [Hệ thống tu chân trí năng 8.0] là (Tiên lộ bản chung cực], hệ thống ưu tiên lựa chọn (Chi nhánh thăng tiên thứ hai: Tranh đấu ván cờ)...

"Leng keng! Tạm thời không thể tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 2.0)...

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Ngay sau đó, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn lập tức khẽ giật mình, tiên thuật xung đột với [Tranh đấu ván cờ ?

Hiện tại hắn không thể tu luyện [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 2.0] ?

Đây là có chuyện gì?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó, trên dưới cả người không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh Mục đích thật sự khi "Cựu" nhốt hắn trong đoạn năm tháng này, vì để hắn sớm giao thành quả cuối cùng (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cho "Yếm Khư tiên tôn!

Thanh Khâu.

Suối trong róc rách, rừng hoa chập chờn.

Dòng suối nhẹ nhàng chảy xuôi, phản chiếu ra rừng hoa phấn hồng phấn trắng, đột nhiên cái bóng hơi động một chút, xuất hiện thêm năm bóng người.

Chính là năm người "Hồn Nghi".

Ngắm nhìn đám mây cuồn cuộn bát ngát lăn lộn trên trời cao, cảm nhận uy áp huy hoàng bên trong, "Phục Cùng" lập tức trầm thấp nói: "Ta và Tử Tắc vẫn bị cầm tù ở trong hang đất Thanh Khâu, cái gì cũng không biết. "Ba người các ngươi đi cùng Bùi Lăng, bị nhốt ở trong đoạn năm tháng này như thế nào?"

"Không Mông" khẽ lắc đầu, châu trâm chiết xạ ra tia sáng lạnh, đôi mắt chiếu rọi da sáng như tuyết, trong tuyệt mỹ giấu giếm vẻ lạnh thấu xương, nàng bình tĩnh nói: "Ta cũng không biết rõ tình huống cụ thể. "Đầu tiên chúng ta đi vào Thanh Khâu, gặp được tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc trong trận chiến hồng hoang "Sau đó, lại cùng một Cửu Vĩ Hồ gọi là Phong Nhung tiến về một tòa lầu nhỏ trên đảo hoang giữa hồ lớn trong Thanh Khâu nghỉ ngơi.."

"Trước lúc đó, tất cả vẫn như bình thường"

"Nhưng vào lúc ban đêm, sau khi chúng ta đi ra từ toà lầu nhỏ trên đảo hoang, toàn bộ Thanh Khâu đã thay đổi!"

"Tử Tắc" tập trung lắng nghe, mở miệng hỏi: "Đảo hoang trong hồ kia năm ở đâu?"

"Sau khi phát hiện năm tháng không đúng, vừa rồi các ngươi có cẩn thận kiểm tra hòn đảo kia và tòa lầu các mà các ngươi ở lại không?"

"Mặc Côi" lắc đầu nói: "Không có"

"Vừa rồi chúng ta đến nơi tế tự của Cửu Vĩ Hồ, cũng chính là tòa thần miếu kia, cũng rất có vấn đề"

"Mặc dù một lát trước chúng ta đi theo Bùi Lăng, đã đến tòa thần miếu kia hai lần, nhưng hai lần đều tới lui vội vàng"

"Bùi Lăng đi nhanh, rời đi cũng nhanh"

"Căn bản không có thời gian nghiêm túc kiểm tra thần miếu"

Nói đến đây, "Mặc Côi" dừng lại một chút, chợt tiếp tục nói, "Sau khi chúng ta đi vào Thanh Khâu, đã gặp tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc ở trong tòa thần miếu kia"

"Lúc ấy, tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc để chúng ta ở lại Thanh Khâu một đêm, nói sau khi hừng đông có thể rời khỏi Thanh Khâu"

"Hiện tại trời còn chưa sáng, chúng ta đã rời khỏi Thanh Khâu trong năm tháng kia...

Nghe đến đó, đôi mắt sắc của "Phục Cùng" tĩnh mịch, lập tức nói: "Vậy cần điều tra ba nơi "Thứ nhất là đảo hoang trong hồ, đặc biệt là tòa lầu các mà các ngươi ở lại"

"Thứ hai là nơi tế tự của Cửu Vĩ Hồ tộc"

"Thứ ba là cấm chế chỉ địa mà Cửu Vĩ Hồ tộc đang ẩn núp!"

Nói đến đây, "Phục Cùng" nhìn về phía bốn người khác.

Vẻ mặt "Hồn Nghi" nhàn nhạt, chỉ là phân tích của mấy tên tiên hạ đẳng với ảo cảnh, nàng cũng không có hứng thú chút nào.

"Không Mông", "Mặc Côi", "Tử Tắc" lập tức hiểu ý "Phục Cùng"... Hiện tại trong tình huống này, bọn họ nắm giữ manh mối càng nhiều, càng có cơ hội phá vỡ tình hình!

Đương nhiên, nếu bên Bùi Lăng trực tiếp tìm được cách trở về, tất nhiên không thể tốt hơn...

Nghĩ tới đây, lúc này "Mặc Côi" nói: "Cửu Vĩ Hồ tộc bị thiên kiếp chấn nhiếp, cả tộc trốn trong cấm chế, nửa bước không ra"

"Bây giờ toàn bộ Thanh Khâu không có tiên nhân tọa trấn, chúng ta có thể chia ra hành động!"

"Tiếp theo, tốt nhất chia thành hai đội, một đội đi điều tra đảo hoang trong hồ; một đội tiến về nơi tế tự của Hồ tộc"

"Nếu không phát hiện cái gì ở hai nơi này, vậy tất cả mọi người tập hợp, cùng tiến về cấm chế chi địa."

"Không Mông", "Tử Tắc" còn có "Phục Cùng" nghe vậy đều khẽ gật đầu.

Mặc dù nơi đây là Thanh Khâu, tương truyền là tổ địa của cả tộc Cửu Vĩ Hồ từ xưa đến nay, dù là đảo hoang trong hồ hay thần miếu ở nơi tế tự, tất nhiên đều có trận pháp, cạm bẫy, cấm chế cùng đủ loại thủ đoạn, nhưng không có Hồ tộc trông coi đây đều là vật chết.

1100 chữ

Chương 3022: Tranh đấu ván cờ! (3)

Lấy lịch duyệt và kinh nghiệm mà bọn họ tu luyện từ phàm nhân tới Đại Thừa kỳ, không khó đối phó.

Ngược lại hiện tại Cửu Vĩ Hồ tộc trốn trong cấm chế chi địa, dựa theo cách nói của tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia, ngoại trừ cấm chế còn có hai vị tiên nhân, là nơi hung hiểm nhất trong ba nơi!

"Tử Tắc" vội nói tiếp: "Phải để lại một người xem xét cấm chế của Cửu Vĩ Hồ tộc.

"Nếu lại có vị tiên nhân Cửu Vĩ Hồ tộc thứ hai sống sót dưới kiếp lôi, lập tức thông báo với tất cả mọi người!"

Nói xong, hắn ta nhìn "Hồn Nghi"

"Không Mông", "Mặc Côi" còn có "Phục Cùng" đều ăn ý nhìn về phía "Hồn Nghi".

Tu sĩ Vô Thủy sơn trang đấu pháp không có vấn đề, nhưng điều tra manh mối... Có người như vậy hay không đều giống nhau!

Thế là, đám người nhanh chóng quyết định, "Hồn Nghi" ở lại xem xét cấm chế của Cửu Vĩ Hồ tộc, "Không Mông"

và "Mặc Côi" một đội tiến về đảo hoang trong hồ điều tra. "Phục Cùng" cùng "Tử Tắc" một đội, trở về nơi tế tự Hồ tộc thăm dò tình huống. Ngay sau đó, "Không Mông" liên tiếp đánh ra pháp quyết, tiếng nói rào rào: "I Đồng Pháp Thiên Ấn Tiếng nói vừa ra, khí tức của "Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng" lập tức tăng vọt, trong chớp mắt cũng đạt tới cấp độ Đại Thừa tám mươi mốt kiếp!

Làm xong tất cả chuẩn bị, bốn người nhanh chóng chia ra rời đi, chỉ có "Hồn Nghi" ở lại tại chỗ.

Nàng áo đậm phần phật, cao quan lồng lộng, lúc đứng chắp tay tay áo tung bay nhanh nhẹn như muốn theo gió quay về.

Trong mắt đẹp như ngậm lấy một dòng suối trong veo, không có bất kỳ gợn sóng gì nhìn tình cảnh này.

Chỉ là huyễn cảnh, bất kỳ biến hóa gì cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Mấy tên tiên hạ đẳng giày vò, không lọt nổi mắt xanh của nàng.

Ngược lại bên Bùi tiên đế, không biết tiếp theo có thể dẫn động phương huyễn cảnh có sự biến hóa càng thú vị hơn hay không.

Thác nước ù ù, ngọc vỡ ào ào.

Bên bờ đầm sâu, trước nhà tranh, sắc mặt Bùi Lăng cực kỳ khó coi.

Cách đó không xa, ánh mắt thiếu nữ Cửu Vĩ nhìn chằm chằm vào hắn, thấy sắc mặt của hắn không đúng, nàng lập tức hỏi: "Nhân tộc, ngươi thế nào?"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, lại không tự chủ được nhíu chặt lông mày, Phù Sinh kỳ cục, tranh đấu cổ kim..

Trong năm tháng bình thường ở Bàn Nhai giới, nhân tộc đại hoạch toàn thắng trong trận chiến hồng hoang một phát quật khởi, tàn sát vạn tộc, thôn phệ khí vận, độc bá toàn bộ thiên hạ, hoàn toàn đặt vững cục diện nhân tộc đời sau vi tôn!

Sở dĩ nhân tộc có thể thắng được trận chiến này, là vì có thể chế tạo lượng lớn Đại Thừa tám mươi mốt kiếp và tiên nhân nhân tộc, số lượng nhiều đến đáng ngạc nhiên!

Ngược bản truy nguyên, sở dĩ nhân tộc có thể xuất hiện nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp và tiên nhân như vậy, cũng là vì "Yếm Khư" tiên tôn thí nghiệm!

Nếu "Yếm Khư" tiên tôn sớm đạt được thành quả cuối cùng của [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], đối phương không cần tiếp tục dùng chủng tộc khác thí nghiệm, cũng không dùng nhân tộc thí nghiệm Không có "Yếm Khư" tiên tôn thí nghiệm, nhân tộc không cách nào quật khởi.

Từ đầu đến cuối, nhân tộc đều không thể thay đổi tình cảnh của bản thân, sẽ là huyết thực của vạn tộc, tầng dưới chót của vạn tộc!

Trận chiến hồng hoang, nhân tộc không có khả năng thắng!

Không!

Như thế...

Thậm chí căn bản không tồn tại trận chiến hồng hoang gì đó!

Toàn bộ năm tháng hậu thế đều viết lại!

Phù Sinh kỳ cục...

Tương lai bị quá khứ lật đổ...

"Cựu" trực tiếp thắng!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hiểu, hiện tại hắn có thể sử dụng tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng thành quả cuối cùng của tiên thuật này!

Hơn nữa, tuyệt đối không thể gặp "Yếm Khư" tiên tôn!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng nhìn thiếu nữ Cửu Vĩ bên cạnh, nhanh chóng nói: "Dẫn ta đi gặp tộc trưởng của tộc ngươi!"

Thiếu nữ Cửu Vĩ nghe vậy không do dự chút nào, lúc này gật đầu nói: "Được!"

Nói xong, nàng lập tức thi triển độn pháp, chạy tới một phương hướng.

Bùi Lăng lập tức đuổi theo.

Thanh Khâu.

Thế núi chập trùng, cây rừng xinh đẹp.

Một hồ nước chiếm diện tích rộng lớn yên tĩnh nằm giữa dãy núi chen chúc, màu nước xanh thẫm như một khối phỉ thúy to lớn không tì vết.

Trong phỉ thúy, hòn đảo lấm ta lấm tấm như vẩy xuống châu ngọc.

Phần lớn hòn đảo tụ tập ở một góc, chỉ có một tòa đảo hoang hình dạng giọt nước lẻ loi trơ trọi bỏ sót ở một góc hồ.

Giữa không trung, hai vệt độn quang một trước một sau vạch phá gió hồ.

Trên đảo hoang hình dạng giọt nước, biên độ cổ thụ Ngọc Lan chập chờn theo gió đột nhiên gia tăng, trong nháy mắt hai bóng dáng xuất hiện dưới tàng cây.

Bóng hình xinh đẹp lưu luyến, váy dài đón gió, chính là "Không Mông" và "Mặc Côi".

Sau khi bọn họ rơi xuống đất lập tức nhìn về phía lầu nhỏ trước mặt.

Lầu nhỏ xây dựa vào núi, quanh mình cỏ cây sum suê, cả lầu tản ra hương khí thanh đạm, là mùi thơm ngát do linh tài tỏa ra.

Lắng đọng theo năm tháng tạo ra khí tức cổ xưa, trộn lẫn khí tức mạnh mẽ rậm rì xung quanh, giao hòa ra sự trang nhã và u tĩnh đặc biệt.

Thần niệm của Đại Thừa tám mươi mốt kiếp như hơi nước vô hình, trong chốc lát bao phủ cả tòa lầu nhỏ trước mặt và toàn bộ hòn đảo.

1092 chữ

Chương 3023: Giếng cổ

Toàn bộ chỗ này rõ ràng rành mạch trong cảm giác của "Không Mông" và "Mặc Côi", tất cả chi tiết đều như xem vân tay trên bàn tay, không có bất kỳ bí mật gì.

Lá non đầu cành, trùng ngủ dưới lòng đất, cá bơi dưới nước, loại tảo trong bùn... Có thể thấy rõ tất cả mọi thứ trong thiên địa này.

Toàn bộ hòn đảo, dù là bộ phận trên nước hay đáy nước cùng hồ nước xung quanh, đều không bất cứ sự khác thường nào. "Không Mông" và "Mặc Côi" cẩn thận cảm ứng giây lát, cất bước đi vào lầu nhỏ trước mặt.

Lầu nhỏ vẫn bày biện như trước, trang nhã tinh tế.

Bọn họ đi lại xung quanh một lượt, thỉnh thoảng tìm kiếm đồ dùng một chút... Chẳng mấy chốc cả lầu các đều bị kiểm tra một lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào.

Tất cả nơi đây đều rất bình thường.

Lúc này, "Mặc Côi" đột nhiên nói: "Ta ở lại trong phòng, ngươi ra ngoài gõ cửa ba lần, sau đó niệm hai câu từ kia một lần"

Nghe vậy, "Không Mông" lập tức hiểu ý "Mặc Côi", nàng khẽ gật đầu, nhanh chóng nói: "Được!"

Nói xong, nàng lại nhắc nhở, "Ngươi phải cẩn thận, xuất hiện bất kỳ tình huống gì lập tức kêu gọi ta và Bùi Lăng, đừng do dự!"

"Mặc Côi" bình tĩnh nói: "Yên tâm!"

"Ta có [Đồng Pháp Thiên Ấn] của ngươi, thực lực tu vi không phải bình thường có thể so sánh"

"Dù là tiên nhân ra tay, ta cũng có thể ngăn cản trong thời gian ngắn.

"Lúc ngươi gõ cửa cũng phải cẩn thận!"

"Nếu thật sự là gõ cửa và hai câu từ kia có vấn đề, người trong cửa sẽ không có chuyện gì"

"Nhưng vị ngoài cửa kia.."

"Đến nay chúng ta chưa từng gặp!"

"Không Mông" nhẹ gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, lập tức quay người rời khỏi lầu nhỏ.

Ầm!

Cửa lớn nhanh chóng đóng lại, "Mặc Côi" đứng một mình trong lâu, vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng mấy chốc...

Đông đông đông!

Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, cùng lúc đó một tiếng nói trong veo êm tai truyền vào trong lâu: "Thanh ca xuy nguyệt Thanh Khâu.

Thần miếu.

minh, phi bội hoàn dao kinh Cây sắn dây rậm rì, rêu xanh mềm mại.

Trong cơn gió dài rền vang, trong đình ngọc thụ lượn quanh, cành lá óng ánh sáng long lanh phát ra tiếng vang êm tai như là một tiểu khúc nhẹ nhàng, lượn lờ trong điện đường rộng lớn nguy nga. Bỗng nhiên, hai bóng dáng xuất hiện ở cửa ra vào, chính là "Phục Cùng" và "Tử Tắc".

Thần niệm của hai người như điện, trong chớp mắt đảo qua quanh mình, lại không thấy chút điều khác thường nào.

Bọn họ không do dự chút nào, lập tức bước nhanh đến phía trước, trong tay liên tục kết động pháp quyết, bắt đầu kiểm tra tình huống cả tòa thần miếu từng tấc một.

Bộp, bộp, bộp...

Trong miếu thờ trống rỗng, bóng dáng nhân tộc bé nhỏ như kiến, tiếng bước chân nhỏ bé quanh quẩn trong đó, xen lẫn tiếng gió phần phật như tiếng trùng vụ xột xoạt.

Chẳng mấy chốc, bọn họ kiểm tra xong chỗ khác của thần miếu, đi vào toà đình viện mà Bùi Lăng dẫn theo bọn họ bước vào trước đó.

Đình viện vẫn rộng lớn, ngọc thụ chập chờn, lá rụng oánh nhuận sáng ngời nhao nhao rơi xuống.

Giếng cổ yên tĩnh đứng sừng sững dưới cây.

"Phục Cùng" đi vòng quanh toàn bộ đình viện một vòng, thu hồi pháp quyết, khẽ nhíu mày: "Ngọc thụ, giếng cổ, bốn vách tường, mặt đất, lòng đất... Đều không có vấn đề"

Cách đó không xa, "Tử Tắc" cũng trầm ngâm: "Đúng vậy.."

Hắn ta đột nhiên trầm giọng hỏi, "Lúc đó ngươi rơi vào tay Cửu Vĩ Hồ tộc, là trúng chiêu như thế nào?"

"Phục Cùng" bình tĩnh nói: "Ta đi vào hồng hoang lúc ban ngày, vừa rời khỏi chỗ kia đã xuất hiện ở bên cạnh Bùi Lăng"

"Nhưng lúc ấy Bùi Lăng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không có bất kỳ phản ứng gì với lời hỏi thăm của ta và tình hình ngoại giới"

"Ban ngày hồng hoang có mười mặt trời nhô cao, Đại Nhật Chân Hỏa nhét đầy muôn phương, ta không thể rời khỏi bên cạnh hắn "Đêm xuống, ta định dò xét xung quanh một chút nhưng tiên nhân Cửu Vĩ Hồ tộc đột nhiên xuất hiện"

"Chỉ vừa đối mặt, ta đã bị mê hoặc"

"Sau đó chủ động đi theo tên tiên nhân Hồ tộc kia tới Thanh Khâu...

Nói đến chỗ này, hắn ta nhìn qua "Tử Tắc", hỏi, "Ngươi rơi vào tay Cửu Vĩ Hồ tộc như thế nào?"

"Tử Tắc" nói: "Không khác ngươi lắm"

"Lúc ấy ta cũng ở bên cạnh Bùi Lăng"

"Nhưng về sau Bùi Lăng đột nhiên không nhúc nhích, ta chỉ có thể chờ đợi ở bên cạnh"

"Đêm xuống, Cửu Vĩ Hồ không mời mà tới, tiên phàm cách biệt như lạch trời, ta cũng bị nàng mê hoặc.."

Sau khi dừng lại một chút, "Tử Tắc" tiếp tục nói, "Chúng ta chỉ đối mặt với một tiên nhân Cửu Vĩ Hồ tộc, đã không có bất kỳ sức phản kháng gì "Nơi đây lại là chỗ tế tự chỉ khi đại điển thì Cửu Vĩ Hồ tộc mới có thể sử dụng"

"Chắc chắn nơi này cực kỳ quan trọng với Cửu Vĩ Hồ tộc!"

"Chỉ dùng thủ đoạn bình thường, dù nơi đây thật sự có vấn đề gì thì chúng ta cũng không thể phát hiện "Phải thay đổi mạch suy nghĩ!"

"Đã không cách nào phát hiện nơi này có vấn đề gì, vậy trước tiên loại bỏ tất cả đồ vật không có vấn đề gì!"

Nghe vậy, "Phục Cùng" lập tức hiểu ý "Tử Tắc", lúc này gật đầu: "Điều này đơn giản!"

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đưa tay đánh ra một chưởng, chưởng phong cuồn cuộn đột nhiên sinh ra, càn quét ra bốn phương tám hướng.

Oanh! !!

Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, toàn bộ thần miếu hơi chấn động một chút.

1088 chữ

Chương 3024: Giếng cổ (2)

Chỉ có điều, thần miếu xây từ đá xanh nặng nề chắc nịch, một chút chấn động chỉ như gió nhẹ quất vào mặt với nó, lại không chịu bất kỳ sự phá hoại nào.

"Tử Tắc" cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động, trong hư không xung quanh lập tức hiện ra lít nha lít nhít đủ loại binh khí.

Trong chốc lát ánh sáng lạnh lấp lóe, san sát nhao nhao.

Sau khi những binh khí này xuất hiện, không hề chậm trễ chút nào lập tức như là mưa to gió lớn đánh về phía toàn bộ đình viện.

Khí thế sắc nhọn phun ra nuốt vào giữa trời cao, từng tia từng sợi kẽ nứt hư không, tất cả binh khí tiến quân thần tốc, thẳng tiến không lùi, lúc gào thét như đại quân công kích, cuồn cuộn mênh mông như không gì có thể cản trở! Cùng lúc đó, "Phục Cùng" đưa tay chộp một cái, trong chớp mắt lấy đi một bộ phận lực phòng ngự của thần miếu...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng vang liên miên không dứt truyền ra, tiếng động của thần miếu lớn hơn vừa rồi một chút, nhưng cả tòa miếu thờ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

"Phục Cùng" và "Tử Tắc" không giữ lại, lúc này toàn lực ra tay, pháp tắc dao động như nước thủy triều, vô số thuật pháp, thần thông, phù lục, nguyền rủa, binh khí... Cuồn cuộn rơi xuống, che ngợp bầu trời, dường như bao phủ toàn bộ thần miếu.

Trên tường miếu xây từ đá xanh có đốm lửa nhỏ bắn tung toé, trong khoảnh khắc đã có ngàn vạn lưỡi dao cắt chém; viên gạch đã bị rêu xanh dày đặc lặp đi lặp lại bao bọc, tiếng đinh đinh đang đang từ ngột ngạt đến rõ ràng, âm vang thành mảng; trong gió mạnh chấn động, ngọc thụ đung đưa kịch liệt, lá rụng như ngọc mỏng bay lả tả, như tuyết lớn đầy trời; trên lan can vàng ròng khảm ngọc quỷ hỏa hừng hực, vẫn phóng xuống giếng rất nhanh, tất cả rêu xanh trong đình viện tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì.

Linh thực dây leo bao trùm quấn quanh lương trụ, nóc nhà, cùng hoa lạ cỏ ngọc lớn lên trong khe hở cũng chôn vùi từng khúc.

Còn vách tường, cây cột, lương mộc, viên gạch, giếng cổ... Đều đứng sừng sững như cũ, không chịu bất kỳ sự phá hoại gì.

Ngay cả ngọc thụ đứng trong góc cũng chỉ rơi xuống càng nhiều lá cây, vẫn thướt tha lượn quanh như múa. Một hồi lâu sau, "Phục Cùng" và "Tử Tắc" dừng tay, nhìn quanh mình.

Nhìn qua đình viện hơi thay đổi, "Tử Tắc" trầm giọng nói: "Linh thực cỏ cây, rêu xanh phủ dày đất đều có thể bị phá hoại, chắc những thứ này không có vấn đề gì"

"Phục Cùng" nhẹ gật đầu, nói theo: "Thần miếu là nơi để Cửu Vĩ Hồ tộc tế tự"

"Nơi thế này chắc chắn do tiên nhân dựng lên"

"Mặt tường, viên gạch, lương trụ... Có thể chịu đựng công kích của chúng ta, cũng coi như bình thường"

Nói xong, ánh mắt hai người đều nhìn về phía chiếc giếng cổ dưới ngọc thụ.

Lan can trên miệng giếng cổ giống với viên gạch trông thần miếu cùng lương trụ đều rèn đúc từ tiên tài, đến lúc này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không phải việc kỳ quái gì.

Chỉ có điều...

"Phục Cùng" và "Tử Tắc" nhanh chân đi đến bên giếng, cúi đầu nhìn vào trong giếng.

Dưới giếng màu nước trong suốt, rõ ràng như gương, soi rõ cái bóng của hai người, không có chút gợn sóng nào.

Hai người nhìn qua mặt giếng, đều hơi híp mắt lại.

Vừa rồi bọn họ toàn lực ra tay, toàn bộ thần miếu phát ra tiếng động cực lớn.

Nhất là toà đình viện này, gió mạnh tung hoành, lạnh thấu xương gào thét, ngay cả gốc tiên thực ngọc thụ bên cạnh giếng vẫn đang không ngừng rung lắc, cũng không kích thích ra chút gợn sóng nào trong giếng nước. "Phục Cùng" tâm niệm chuyển một cái, lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh sẫm, trên đó đan văn lưu chuyển, hình thành một phiệt lâu tái nhợt, trông cực kỳ quỷ dị.

Đây là (Thực Hồn Diệt Phách Đan], chính là một trong những kỳ độc đỉnh phong ở Bàn Nhai giới, có thể đồng thời nhằm vào nhục thân và thần hồn của sinh linh, cho dù là người chết cũng có thể độc chết ngay tại chỗ! Dù cho nó vào trong rượu, hay rải vào không trung đều vô sắc vô vị.

Chỉ có cho vào trong nước, trong chớp mắt đã hiện ra oan hồn khó mà tính toán, nước sẽ hóa thành U Minh âm thủy thuần chính nhất!

"Phục Cùng" trực tiếp ném đan dược trong tay vào giếng, độc đan rơi xuống nước đã biến mất không thấy gì nữa, nước giếng như thủy tinh không gây ra bất kỳ gợn sóng gì, cũng không có oan hồn hiện ra, càng chưa từng chuyển biến thành U Minh âm thủy rất dễ phân biệt.

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

"Phục Cùng" lập tức nói: "Giếng có vấn đề"

"Nhưng bây giờ còn chưa thể xác định là vấn đề gì"

"Tử Tắc" bình tĩnh nói: "Có manh mối, dù sao cũng tốt hơn không có"

"Tiếp theo phải xem hai vị đạo hữu Tố Chân Thiên Không Mông và Mặc Côi này có điều tra được cái gì hay không...

Vừa nói xong, cái bóng hai người trong nước giếng đột nhiên hơi rung động, nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt, cái bóng mơ hồ kia hóa thành một cảnh tượng khác:

Trong hồ nước mênh mông có đảo hoang hình như giọt nước.

Ở trên đảo Ngọc Lan nở rộ, thấp thoáng lầu nhỏ.

Làn váy dài của "Không Mông" lăn tăn, váy dài đón gió, một mình đứng ngoài cửa lầu nhỏ.

Nàng yên tĩnh đứng thẳng giây lát, đột nhiên đưa tay gõ cửa một cái. Sau đó, bờ môi mấp máy như nói một câu gì đó.

1095 chữ

Chương 3025: Giếng cổ (3)

Gió đêm trùng điệp thổi bay làn váy xinh đẹp của nàng, vạt áo băng rua bay múa, tóc xanh như suối chiếu rọi da trắng như tuyết dung mạo như hoa, trong bóng đêm ảm đạm, khuôn mặt nàng rực rỡ như minh châu mỹ ngọc. Ngoài ra khắp nơi vắng vẻ, không có bất kỳ việc gì xảy ra.

Cảnh tượng trong nước giếng lại bắt đầu mơ hồ, trong chớp mắt đã khôi phục thành hai cái bóng.

Nhìn tình cảnh đột ngột, "Phục Cùng" và "Tử Tắc" ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó ăn ý nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn vào trong giếng.

"Phục Cùng" thử thăm dò nói: "Không biết tình huống bên Bùi Lăng như thế nào?"

Hai cái bóng trong nước mơ hồ theo tiếng nói, như là một đoàn mực nước tản vào trong nước, chẳng mấy chốc đã tạo nên cảnh tượng đen trắng đan xen mơ hồ.

Trong chốc lát, cảnh tượng dần rõ ràng.

Khác với vừa rồi, lần này thứ mà bọn họ nhìn thấy lại không phải tình huống bên Bùi Lăng, mà là một bàn cờ quen thuộc.

Quân cờ trắng đen trên đó như cài răng lược, xếp thành hàng.

Thanh Khâu.

Bên bờ Hoa Khê, tiếng nước róc rách tuôn chảy.

Áo đậm của "Hồn Nghi" chạm đất, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn ở một bên khe suối, hai mắt khép hờ, khí cơ quanh người chầm chậm phun ra nuốt vào.

Hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện cách nàng không xa, tay áo mang gió kinh động đến "Hồn Nghi". Nàng lập tức mở mắt nhìn lại, thấy là Bùi Lăng dẫn theo tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia đến đây, lập tức hỏi: "Bùi tiên đế, không biết lần này huyễn cảnh thôi diễn, có tâm đắc gì không?"

Bùi Lăng hơi lắc đầu, nhanh chóng hỏi: "Hồn Nghi tiền bối, bốn người Không Mông tiền bối đi đâu? Vì sao không ở chỗ này?"

"Hồn Nghi" hờ hững nói: "Hai tên tiên hạ đẳng Không Mông và Mặc Côi kia đến đảo hoang trong hồ, cũng là chỗ dừng chân mà huyễn cảnh tiểu Hồ trước đó tiếp đón chúng ta; còn hai tên tiên hạ đẳng Phục Cùng và Tử Tắc này lại đến chỗ Hồ tộc tế tự"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tỏ ra nghi ngờ.

Quân cờ tương ứng với "Không Mông"

"Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc", rõ ràng đang ở ngay nơi này mới đúng...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thần niệm của Bùi Lăng lập tức như thủy triều trùng điệp trải rộng ra, bao phủ xuống toàn bộ Thanh Khâu.

Chẳng mấy chốc, hắn thay đổi sắc mặt.

Toàn bộ Thanh Khâu, ngoại trừ Cửu Vĩ Hồ tộc trốn kín trong cấm chế, chỉ có ba tên sinh linh là hắn, "Hồn Nghi"

và thiếu nữ Cửu Vĩ!

Ngay lúc này, trong kiếp vẫn có lôi đình ầm vang, điện quang lấp lánh, lại một trận thiên kiếp sắp giáng lâm!

Nơi xa, cấm chế Hồ tộc lại mở ra, một Cửu Vĩ Hồ hóa thành thiếu niên áo bào trắng nhanh chóng bay lên không trung, vẻ mặt hắn ta căm phẫn, lại không thể làm gì.

Oanh!

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, vạn vật rì rào, Cửu Vĩ Hồ dáng vẻ thiếu niên áo bào trắng hôi phi yên diệt ngay tại chỗ, không để lại chút dấu vết tồn tại nào.

Thiên uy kinh khủng lại càn quét toàn bộ thiên địa.

Ầm ầm...

Tiếng sấm cuồn cuộn như thủy triều lặp đi lặp lại không ngớt, chấn động phương càn khôn này.

Cảm nhận được uy áp không có chút che giấu nào giáng xuống đầu, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Đi gặp tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc!"

Vừa nói xong, trong cấm chế Hồ tộc đã có Cửu Vĩ Hồ thứ hai nhảy lên trời.

Nhân lúc cấm chế mở ra, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, bóng dáng hai người một hồ lập tức biến mất khỏi bên khe suối.

Lôi đình trùng điệp nghiền ép tứ phương.

Lúc tím xanh lập lòe, Cửu Vĩ Hồ thứ hai bị điện quang hoàn toàn chôn vùi, cũng thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Trong mây lôi điện bôn tẩu, tầng mây u ám nấn ná không đi như vẫn chưa thỏa mãn.

Trong cấm chế Hồ tộc, chẳng mấy chốc có tên Cửu Vĩ Hồ thứ ba đi ra.

Trong tiếng nổ, một đạo lôi long tấn công xuống từ cửu thiên, khí thế đường hoàng lại có xu thế không thể đỡ thôn phệ bóng dáng của hắn ta.

Sau khi tên Cửu Vĩ Hồ thứ ba hội phi yên diệt, cuối cùng ánh sáng lôi đình tạm thời ảm đạm. Tầng mây nặng nề che vạn dặm như bàn tay khổng lồ vẫn che khuất toàn bộ vòm trời Thanh Khâu. Trong cấm chế Hồ tộc không còn hành động gì, vẫn triện sáng tắt, lặng yên đóng lại, biến mất không thấy gì nữa.

Thanh Khâu.

Trong cấm chế Hồ tộc, đây là một tòa thung lũng cỏ cây um tùm, nước chảy róc rách.

Ở gần vị trí cửa cốc xây dựng một cái đài cao.

Lúc này, trên đài cao có hồ nước lớn treo ngược hư không.

Mặt hồ trơn nhẵn như gương, chiếu rọi cảnh tượng bên ngoài.

Trong thung lũng cây rong um tùm, từng Cửu Vĩ Hồ hoặc hiện ra nguyên hình, nằm sấp bên cạnh linh thực; hoặc hóa thành thân người đầu người tai hồ đuôi hồ, ngồi xếp bằng dưới cây.

Lúc này, Cửu Vĩ Hồ tộc luôn tự nhiên tự tại không còn chút hài lòng thanh thản nào nữa.

Cảm xúc ngột ngạt, nghi ngờ, kiềm chế, không hiểu, sợ hãi, mờ mịt... Tràn ngập toàn bộ thung lũng.

Phần lớn Cửu Vĩ Hồ đều nhìn chằm chằm hai bóng dáng gần đài cao nhất.

Trong hai bóng dáng kia, một bóng dáng duy trì nguyên hình Cửu Vĩ Hồ, thể phách hắn ta khổng lồ, gần như một mình chiếm cứ toàn bộ đài cao.

Da lông tuyết trắng như lúc mây mở sương tán mới có thể thấy đỉnh tuyết, mắt Hồ hẹp dài lúc đóng lúc mở có khí tức hung lệ nhàn nhạt tản khắp.

Hắn ta chính là tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc thế hệ này, Quánh.

1107 chữ

Chương 3026: Giếng cổ (4)

Bên cạnh Quánh có một bóng dáng nhỏ yếu thướt tha đang đứng, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, áo trắng như tuyết, khuôn mặt của nàng gần như giống hệt với thiếu nữ Cửu Vĩ đi theo bên cạnh Bùi Lăng.

Chỉ có điều, không giống với tên thiếu nữ Cửu Vĩ xinh đẹp kia, trông bóng dáng này càng thêm mảnh mai, như thủy liên hoa không kém gió mát, tràn đầy vẻ đáng yêu rung động lòng người.

Gió núi chầm chậm, trong cốc im ắng.

Từng Cửu Vĩ Hồ nhìn nhau không nói gì, có lo lắng, có tập trung suy nghĩ, có tự rót tự uống, có chẳng hề để ý...

Bầu không khí như đọng lại, vô cùng nặng nề.

Lúc này, trong hồ nước treo ngược giữa hư không chiếu rọi ra kiếp vẫn nặng nề uốn lượn vạn dặm.

Thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng nhỏ yếu đáng yêu kia nhẹ cau lông mày kẻ đen, truyền âm nói: "Phụ thân, kiếp vẫn vẫn chưa tán đi!"

"Tiếp tục như vậy, toàn bộ đồng tộc Thanh Khâu đều vẫn lạc dưới kiếp lôi!"

Cửu Vĩ khổng lồ gần như chiếm cứ toàn bộ đài cao im lặng không nói, trong mắt hồ hiện ra một tia lo lắng được che giấu rất khá, tình huống hiện tại chỉ cần toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc Thanh Khâu rời khỏi cấm chế này, lập tức bị thiên kiếp khóa chặt!

Dù vẫn ở lại trong cấm chế, cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài.

Sau khi thời gian đạt tới một cực hạn, thiên kiếp vẫn xuyên qua cấm chế dày đặc giáng lâm!

Nếu không phái đồng tộc chủ động ra ứng kiếp...

Toàn bộ Thanh Khâu, tính cả Cửu Vĩ Hồ tộc bọn họ đều bị thiên kiếp trực tiếp hủy đi!

Hơn nữa, căn cứ vào tình huống đồng tộc độ kiếp trước đó, chỉ cần bị thiên kiếp khóa chặt, dù tu vi của bản thân hắn ta có cần độ kiếp hay không, thiên kiếp sẽ trực tiếp giáng lâm!

Tình huống này... Là thiên đạo xảy ra vấn đề!

Nghĩ đến đây, Quánh cũng truyền âm trả lời: "Ta đã liên hệ với thượng giới "Nhưng bây giờ Thanh Khâu bị phong tỏa, trong ngoài ngăn cách"

"Ta cần thời gian!"

Thiếu nữ Cửu Vĩ nhỏ yếu đáng yêu tiếp tục truyền âm: "Phụ thân, đợi chút nữa thiên kiếp tiếp tục giáng lâm, ta có thể ra ngoài ứng kiếp"

"Ta là chính tiên, có thể tạm thời ngăn lại thiên kiếp, tranh thủ thời gian"

"Như thế cũng có thể bớt hy sinh mấy tên đồng tộc.

Quánh lắc đầu nhẹ đến mức không thể thấy được, nặng nề truyền âm: "Không được!"

"Hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta là Tiên"

"Ta phải phá giải phong tỏa Thanh Khâu, liên hệ với thượng giới"

"Còn ngươi phải duy trì cấm chế, che đậy thiên kiếp khóa chặt toàn bộ tộc quần"

"Thiếu đi bất kỳ một người nào, đều là tai hoạ ngập đầu với tộc ta!"

"Vào thời khắc mấu chốt, đừng nhân từ nương tay "Tiếp tục để đồng tộc khác đi ứng kiếp"

"Đừng bởi vậy mà rối loạn tấc lòng, cứ làm theo lời ta nói là được!"

Nghe vậy, thiếu nữ Cửu Vĩ nhỏ yếu đáng yêu nhẹ gật đầu, chợt không nói thêm gì nữa.

Nhưng ngay lúc cha con tự mình truyền âm, cơn buồn ngủ cuồn cuộn như truyền tới theo gió núi lập tức tràn ngập toàn bộ thung lũng.

Rất nhiều Cửu Vĩ Hồ nghỉ lại trong cốc vô thức ngủ thiếp đi.

Trong chốc lát ngắn ngủi, ngoại trừ Quánh trên đài cao và nữ nhi của Quánh là thiếu nữ Cửu Vĩ nhỏ yếu đáng yêu kia, tất cả Cửu Vĩ Hồ khác đều chìm vào ngủ say.

Cha con Cửu Vĩ Hồ lập tức phát hiện điều không đúng, sắc mặt Quánh nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: "Là ai!"

Còn chưa nói hết câu, ba bóng dáng không có dấu hiệu nào xuất hiện trong hư không bên cạnh đài cao. Bóng dáng huyền bào vác đao cầm đầu khí cơ bành trướng, rõ ràng là một nhân tộc!

Ở bên trái hắn là một thiếu nữ nhân tộc áo đậm cao quan, tóc như sương tuyết, khí tức cũng không yếu; còn phía bên phải tên nam tử nhân tộc này là một thiếu nữ áo trắng tại hồ đuôi hồ. Không đợi Quánh kịp phản ứng, ánh mắt Bùi Lăng như điện, nhìn qua Cửu Vĩ khổng lồ trước mặt, tiếng nói lạnh lẽo cứng rắn: "Bản tọa Bùi Lăng muốn hỏi thăm hai vị một chút về toàn bộ bí mật Thanh Khâu "Tốt nhất.."

"Có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục!"

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Dưới bóng đêm lờ mờ, hoa Ngọc Lan nở rộ như trăng, trong sáng mờ mịt mơ hồ, giữa cành lá so le thấp thoáng lầu nhỏ vắng vẻ.

Lúc này, cửa ra vào lầu nhỏ đóng chặt.

Váy thêu của "Không Mông" quét đất, đứng một mình trước cổng chính, sau khi nhìn quanh một vòng, thoáng cái kiềm chế tâm thần, nàng giơ tay lên, không nhẹ không nặng gõ cửa một cái.

Đông đông đông...

Tiếng gõ cửa rõ ràng truyền ra từ trong màn đêm.

Ngay sau đó, "Không Mông" há miệng, tiếng nói ôn hòa: "Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh Tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu, dao động vô hình lập tức lấy nàng làm trung tâm, xen lẫn như lưới trong hư không quanh mình, bảo vệ nhục thân và thần hồn của nàng. Cùng lúc đó, tinh thần "Không Mông" tập trung, vô cùng cảnh giác.

Gió hồ nhẹ nhàng thổi qua, Ngọc Lan chập chờn, cỏ cây đầy đảo phấp phới, hơi nước trộn lẫn hương gỗ tạo thành khí tức tươi mát, gột rửa vạn dặm. Bóng đêm xung quanh yên tĩnh, tất cả bình yên vô sự.

Chờ giây lát cũng không thấy bất cứ điều khác thường nào, "Không Mông" lập tức nhíu mày, không xảy ra chuyện gì có nghĩa vấn đề hiện tại của Thanh Khâu không liên quan đến việc gõ cửa, còn có hai câu từ kia. Bọn họ điều tra đến đây, vẫn không có thu hoạch được gì...

Hiện tại, phải xem "Mặc Côi" trong phòng có phát hiện gì...

1082 chữ

Chương 3027: Sai thời không

Két két!

Lúc này, cửa lớn đột nhiên mở ra từ bên trong, làn váy màu mực xuất hiện trước mặt "Không Mông", chính là "Mặc Côi".

"Mặc Côi" liếc nhìn ngoài cửa, cũng nhẹ cau mày ngài nói: "Trong phòng không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

"Bên ngoài có chỗ nào không đúng?"

"Không Mông" lắc đầu, nói: "Tất cả như thường, không có phát hiện gì"

Nghe vậy, "Mặc Côi" cũng thất vọng, nhưng bây giờ kiểm tra toàn bộ tòa hòn đảo này.

Tất cả vấn đề có khả năng tồn tại đã thông qua đủ loại thủ đoạn để loại bỏ.

Bây giờ lại không phát hiện bất cứ chỗ khác thường nào...

Có khả năng, đảo hoang trong hồ này thật sự không có vấn đề.

Cũng có khả năng đảo hoang trong hồ này thật sự có vấn đề, chỉ có điều với thực lực của hai người vẫn chưa có cách nào nhìn ra Nghĩ tới đây, "Mặc Côi" lập tức nói: "Về tụ hợp trước đi"

"Xem bên Tử Tắc và Phục Cùng có phát hiện gì."

"Nếu đều không có phát hiện, vậy cùng nhau đi tới nơi cấm chế của Hồ tộc!"

"Không Mông" gật đầu: "Được!"

Nói xong, hai người cùng vung lên làn váy dài, bóng dáng lập tức biến mất trên quảng trường trước lầu.

Bóng đêm mông lung, mặt hồ rộng rãi.

Hai bóng hình xinh đẹp như trường hồng vẽ ra trong hư không trên mặt hồ, phi độn về trên bờ.

Chỉ có điều, bọn họ vừa rời khỏi đảo hoang đã nhận ra cái gì đó, lập tức ngừng lại độn ảnh, đạp không mà đứng, thu liễm tất cả khí tức trên dưới cả người!

Giữa không trung, "Không Mông" và "Mặc Côi" thi triển thủ đoạn ẩn nấp thân hình nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương.

"Không Mông" nhanh chóng truyền âm nói: "Có khí tức Cửu Vĩ Hồ, hơn nữa không chỉ một!"

"Mặc Côi" nhíu chặt lông mày, cũng truyền âm trả lời: "Có Cửu Vĩ Hồ đi ra từ trong cấm chế, vì sao Hồn Nghi không cho chúng ta bất kỳ sự nhắc nhở gì?"

"Hơn nữa, thiếu nữ Cửu Vĩ đi theo Bùi Lăng rõ ràng nói, bây giờ không có nhiều tiên nhân Cửu Vĩ Hồ, nếu không phải tiên nhân, sao có thể may mắn còn sống sót dưới thiên kiếp?"

"Thiếu nữ Cửu Vĩ kia không nói thật, hay là... Lại đã xảy ra biến cố gì?"

"Không Mông" đang muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng truyền âm nhắc nhở: "Chờ chút!"

"Kiếp vân biến mất từ lúc nào?"

Nghe vậy, "Mặc Côi" lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời trên đỉnh đầu.

Dù là giữa đêm tối lờ mờ, lúc này vẫn có thể thấy một vầng trăng sáng yên tĩnh treo cao trên bầu trời.

Ánh trăng kia trong sáng như sương như dòng nước bách luyện thuần ngân, trong lúc phun trào lại rải đầy mặt đất.

Giữa trời trong xanh có tầng mây lăn tăn như sóng, lại như sa mỏng lượn lờ, chỉ có điều những cái đó chỉ là một chút mây mù tự nhiên mà thành, tuyệt đối không phải kiếp vẫn ẩn chứa lực lượng thiên uy, ấp ủ kiếp lôi! "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức nhận ra tình huống không đúng, "Không Mông" nhanh chóng truyền âm:

"Nhanh đi tụ hợp!"

"Mặc Côi"

gật đầu.

Hai người cũng không dừng lại, sau khi thi triển thuật pháp che giấu, lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới bên bờ Hoa Khê trước đó.

Cự mộc che trời hội tụ thành rừng rậm nhanh chóng rút lui, từng tòa thác nước, đầm sâu, căn phòng... Không ngừng bị bỏ lại đằng sau.

Ánh trăng như nước, soi sáng ra hình dáng lay động.

Nhưng hư hao do lôi kiếp tạo thành như hố sâu mới xuất hiện, mặt đất lưu ly, cỏ cây cháy đen... Như chưa từng xuất hiện, trong tầm mắt chỉ có cỏ cây xanh um tươi tốt. "Không Mông" và "Mặc Côi" nhìn tình cảnh này, vẻ mặt càng thêm cảnh giác.

Lúc này bọn họ đã hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, như một giọt nước hòa vào hồ nước, hoàn toàn ẩn vào cả tòa núi rừng.

Trong cảm giác, số lượng Cửu Vĩ Hồ lại càng ngày càng nhiều.

Thậm chí trong tầm mắt, thỉnh thoảng sẽ thấy bóng dáng màu trắng hoặc nằm lười dưới cây, hoặc nằm ngửa bên bờ đầm, hoặc phủ phục trong bụi cỏ, hoặc trốn trong sơn động... Có lẽ vì hiện tại nội tình của hai người đều là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, trên đường đi lại không có bất kỳ Cửu Vĩ Hồ nào phát hiện bọn họ.

Sau một lát, bóng hình xinh đẹp lóe lên, bọn họ xuất hiện bên bờ Hoa Khê.

Giữa dòng suối róc rách, nhánh hoa lượn quanh, cái bóng vỡ nát rơi đầy đất. Cách đó không xa, một tảng đá xanh đứng sừng sững trong suối, chặn non nửa dòng suối, một đám giọt nước bắn tung toé tản ra như mưa.

Nơi này chính là chỗ mà năm người vừa chia ra.

"Tử Tắc" và "Phục Cùng" đến nơi Hồ tộc tế tự, "Hồn Nghi" ở lại trông coi, "Không Mông" và "Mặc Côi" đến đảo hoang trong hồ.

Nhưng hiện tại nơi này không có một ai.

Có lẽ "Tử Tắc" và "Phục Cùng" còn chưa kết thúc điều tra, chưa trở về, đã không thấy bóng dáng "Hồn Nghi" đâu, cũng không biết đã đi nơi nào?

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" đều trở nên nghiêm túc.

Bây giờ số lượng Cửu Vĩ Hồ đi ra từ cấm chế Hồ tộc rất nhiều, bọn họ không dám tùy tiện đưa ra thần niệm, tìm kiếm vị trí những người khác.

"Mặc Côi" hơi trầm ngâm, truyền âm nói: "Chờ ở đây nửa canh giờ"

"Sau nửa canh giờ, nếu Bùi Lăng, Hồn Nghi, Tử Tắc, Phục Cùng không có ai tới tụ hợp, vậy chúng ta lập tức rời đi!"

"Không Mông" nhẹ gật đầu, từ sau khi bọn họ rời khỏi toà đảo hoang trong hồ, tất cả đều trở nên rất cổ quái!

1105 chữ

Chương 3028: Sai thời không (2)

Vừa nãy ở bên ngoài toà lầu nhỏ trên đảo hoang kia, sau khi nàng gõ cửa cũng không phải không xảy ra việc gì, mà đã xảy ra chuyện nhưng các nàng không lập tức phát hiện!

Đang nghĩ ngợi, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

Ánh trăng, ngôi sao, sắc trời ảm đạm... Cùng mây mù tản ra trên trời cao như sa mỏng lập tức bị che khuất!

Kiếp vẫn nặng nề trùng điệp lao tới từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vòm trời.

Rầm rầm... Rầm rầm...

Tiếng vang như lũ lụt mênh mông che ngợp bầu trời, lít nha lít nhít xiềng xích như quần long điên cuồng múa, lao nhanh khắp nơi, phong tỏa khí tức tràn ngập thiên địa.

Thiên uy huy hoàng lập tức bao phủ toàn bộ Thanh Khâu!

"Không Mông" và "Mặc Côi" cảm thấy uy áp vô hình ầm vang giáng xuống.

Cùng lúc đó, hai người đều có một loại ảo giác vô cùng mãnh liệt.

Dường như trong nơi tối tăm đã bị kiếp vẫn cuồn cuộn trên trời cao cách không khóa chặt!

Hai người lập tức giật mình!

"Không Mông" nhanh chóng truyền âm: "Kiếp vân!"

"Đây là thời gian ba ngày trước!"

"Mặc Côi" cũng phản ứng lại, đây không phải thời gian mà bọn họ muốn tụ hợp với "Hồn Nghi", "Tử Tắc", "Phục Cùng", mà là ba ngày trước đó, lúc toàn bộ Thanh Khâu vừa bị kiếp vẫn phong tỏa!

Chẳng trách "Hồn Nghi" không ở đây, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" cũng không chạy đến tụ hợp!

Hóa ra là thời không đan xen!

Lúc này, rất có thể năm người bọn họ đều đứng bên bờ Hoa Khê, nhưng lại ở hai đoạn thời gian khác biệt!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Mặc Côi" không do dự chút nào, lập tức nói: "Quay về tòa lầu nhỏ trong hồ!"

"Không Mông" gật đầu, hai người lập tức hóa thành hai vệt độn quang, nhanh chóng chạy tới đảo hoang trong hồ. Thanh Khâu.

Thần miếu.

Đình viện vắng vẻ, ngọc thụ lâm lang.

Dưới cây, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" đứng bên bờ giếng cổ, hơi khom lưng nhìn xuống giếng.

Giếng nước không có chút gợn sóng nào, hiện ra một bàn cờ đen trắng đan xen.

Bàn cờ đang mơ hồ.

Chẳng mấy chốc, đen trắng xoay tròn thành vòng xoáy, hóa thành đủ loại màu sắc biến mất không thấy gì nữa, đoàn màu sắc mơ hồ hơi lay động, một lần nữa hiện ra cái bóng hai người.

"Tử Tắc" và "Phục Cùng" lại quan sát một lát, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhau.

"Tử Tắc" lập tức nói: "Vừa rồi đảo hoang trong hồ hiện ra dưới giếng, chắc là chỗ mà Không Mông và Mặc Côi nhắc đến"

"Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ Phù Sinh kỳ cục.."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cái giếng cổ này có thể chiếu rọi ra chuyện đang xảy ra ở nơi khác...

"Thế nhưng, rốt cuộc tình huống như thế nào, vẫn phải xác nhận từ Không Mông và Mặc Côi mới có thể biết được"

"Phục Cùng" nhẹ gật đầu, chợt nói: "Nếu đã điều tra ra manh mối, đi tụ hợp trước.

"Nếu bên Không Mông và Mặc Côi cũng có phát hiện, tất nhiên là tốt nhất "Nếu không có, tiếp theo trọng điểm là tòa thần miếu này cùng chỗ cấm chế Hồ tộc.

"Tử Tắc" gật đầu: "Đi!"

Hai người lập tức quay người bước ra ngoài thần miếu.

Trong giây lát, bọn họ bước ra cửa lớn thần miếu, vừa đi đến bên ngoài lập tức khẽ giật mình.

Chẳng biết kiếp vẫn trên bầu trời đã tản đi từ lúc nào!

Ánh trăng mênh mông như khói sóng, không bị che đậy trút xuống.

Cùng lúc đó, khí tức hai người cũng từ Đại Thừa tám mốt kiếp, một lần nữa biến thành bốn mươi chín kiếp trước đó.

Dường như [Đồng Pháp Thiên Ấn] mà "Không Mông" thi triển cho bọn họ đã mất đi hiệu lực!

Hai người hơi ngạc nhiên, chợt tăng tốc chạy tới bên bờ Hoa Khê.

Tàn nhánh lá rụng cháy đen nhanh chóng rút lui bên cạnh bọn họ, mặt đất mấp mô không ngừng có linh thảo sinh ra, nhưng chỗ bị thiên kiếp đánh xuống quá rộng lớn, cho dù nơi đây linh cơ tràn trề, cỏ cây tranh nhau sinh ra, trong chốc lát cũng không có cách nào che giấu tất cả vết tích.

Đưa mắt nhìn tới, toàn bộ Thanh Khâu có hơi khói dâng lên, cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Thậm chí không thấy một tòa kiến trúc hoàn chỉnh giữa rừng núi, đống đổ nát thê lương đổ sụp trong hoa lạ cỏ ngọc, nhìn thấy mà giật mình.

Vẻ mặt "Tử Tắc" và "Phục Cùng" đều trở nên nghiêm túc, vừa rồi bọn họ điều tra trong thần miếu từng chút một, chuyên tâm tìm kiếm chỗ khác thường nhưng không nghe thấy bên ngoài có tiếng động quá lớn.

Không ngờ chỉ có một lúc như thế, toàn bộ Thanh Khâu lại bị thiên kiếp san bằng!

Chẳng mấy chốc, bọn họ quay về bên bờ Hoa Khê.

Hiện tại nơi này lại không có một ai, "Hồn Nghi" vốn nên trông coi ở nơi đây không biết đã đi nơi nào.

"Không Mông" và "Mặc Côi" cũng chưa trở về từ đảo hoang trong hồ.

"Tử Tắc" và "Phục Cùng" dừng lại bên khe suối, nhìn nhau, đều đã nhận ra điều không đúng.

Ngay sau đó, hai người đều triển khai thần niệm, lực lượng vô hình bao phủ cả tòa Thanh Khâu.

Thanh Khâu rộng rãi, lấy tu vi hiện tại của bọn họ, thần niệm không thể trải rộng tất cả mọi nơi, nhưng khu vực bị thần niệm dò xét qua, ngoại trừ cỏ cây tươi tốt lại không có dấu vết tồn tại của bất kỳ sinh linh gì!

Hai người đều cau mày, "Phục Cùng" ngắn gọn nói: "Chia ra tìm!"

"Tử Tắc" nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai vệt độn quang quay lưng mà đi, bay lượn trời cao.

Sau một khoảng thời gian, hai người trở lại bên khe suối.

Vừa rơi xuống đất, "Tử Tắc" lập tức trầm giọng nói: "Ta không tìm được Bùi Lăng!"

"Hồn Nghi, Không Mông, Mặc Côi... Cũng không có chút tung tích nào"

1090 chữ

Chương 3029: Sai thời không (3)

"Thậm chí cũng không có chút manh mối nào về khí tức của bốn người bọn họ!"

"Phục Cùng" bình tĩnh nói: "Bên ta cũng giống như vậy"

"Hiện tại Thanh Khâu này to như vậy, lại chỉ có hai người chúng ta"

"Tử Tắc" nhíu mày hỏi: "Ngươi đã đến xem khu vực cấm chế Hồ tộc chưa?"

"Phục Cùng" lắc đầu: "Chưa.

"Nhưng bây giờ chúng ta có thể đi xem"

"Tử Tắc" gật đầu, mặc dù hiện tại hai người bọn họ đã không có [Đồng Pháp Thiên Ấn] gia trì, nhưng tình huống này... Thanh Khâu có sinh linh còn sống hay không là hai chuyện khác nhau!

Thế là, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức chạy tới khu vực cấm chế Hồ tộc.

Thanh Khâu.

Trong cấm chế Hồ tộc.

Thung lũng tráng lệ, hơi nước tràn trề.

Từng Cửu Vĩ Hồ hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc ngửa hoặc sấp trải rộng cả cốc, lúc này đều hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trên đài cao ở cửa cốc, tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ Quánh khổng lồ hơi híp mắt lại, trong mắt Hồ hẹp dài hiện ra sát ý lạnh thấu xương.

Ở bên cạnh hắn ta có một thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu đáng yêu đang đứng, váy kéo Cửu Vĩ, đôi mắt sáng như nước như có điều suy nghĩ.

Giữa không trung, Bùi Lăng dẫn theo Hồn Nghi cùng tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia đạp không mà đứng, bình tĩnh quan sát cha con Cửu Vĩ Hồ trước mặt.

"Bản tọa Bùi Lăng muốn hỏi thăm hai vị một chút về toàn bộ bí mật Thanh Khâu."

"Tốt nhất.."

"Có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục!"

Nghe vậy, Quánh lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng sát cơ lộ ra, từng sợi lông tóc của hắn ta dựng thẳng lên, Cửu Vĩ như roi quét ngang hư không, ý ngang ngược như thực chất, hung uy cuồn cuộn che ngợp bầu trời, đè xuống đầu Bùi Lăng: "Nhân tộc!"

"Thanh Khâu là tổ địa tộc ta, bất kỳ ngoại tộc gì không được ra vào!"

"Chỉ là sâu kiến, huyết thực vạn tộc lại dám xông vào khu vực của tộc ta "Chết!"

Nói xong, Quánh lập tức muốn ra tay, giết tên nhân tộc cả gan làm loạn trước mặt ngay tại chỗ.

Ngay lúc này, tên thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu đáng yêu kia, vội vàng nói: "Phụ thân, chờ chút!"

Thiếu nữ áo trắng ngăn cản Quánh, chuyển sang Bùi Lăng, tiếng nói ngọt giòn hỏi: "Hiện tại toàn bộ Thanh Khâu đều bị phong tỏa, ngươi tiến vào như thế nào?"

"Chỉ cần ngươi nói ra cửa vào, hoặc là cách ra vào nơi đây, tộc ta chẳng những có thể cho ngươi một con đường sống, ngươi còn có thể thu hoạch được tình hữu nghị với tộc ta!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng chưa mở miệng, "Hồn Nghi" đã khinh thường cười lạnh thành tiếng: "Tiểu tộc huyễn cảnh, giọng điệu thật lớn!"

"Có thể được Bùi tiên đế tự mình hạ cố hỏi thăm, là tạo hóa mà các ngươi tu luyện mười đời mười kiếp"

"Thành thật quỳ xuống, dùng tâm trả lời vấn đề của Bùi tiên đế, có lẽ còn có đường sống"

"Nếu chọc giận chúng ta, các ngươi chỉ là tiểu tộc, lật tay là có thể diệt!"

Quánh giận tím mặt!

Trên dưới cả người hắn ta dấy lên linh hỏa hừng hực, cự trảo tuyết trắng nâng lên mang theo khí thế phong lôi, đột nhiên chộp về phía "Hồn Nghi"

Cự trảo vừa ra, gió mạnh đột nhiên sinh ra như ngàn vạn cương đao trào lên gào thét, như muốn càn quét phương thiên địa này.

Keng! !!

Một tiếng vang điếc tai nhức óc, đao khí huyết sắc như dãy núi không có dấu hiệu nào xuất hiện trước cự trảo, rắn chắc chặn lại một trảo như có thể xé rách vòm trời!

"Hồn Nghi" lập tức nói: "Bùi tiên đế có sân nhà ban ngày!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức của Bùi Lăng tăng vọt, tiên lực trong cơ thể như lửa núi bộc phát, ầm vang lao nhanh, liên tục tăng lên.

Thanh khí sau người từ từ xông lên trời không.

Lực lượng và uy áp vô cùng kinh khủng đồng thời bắn ra!

Trong toàn bộ thung lũng, cỏ dài nằm rạp, hoa mộc rơi xuống, da lông từng Cửu Vĩ Hồ bị gió thổi đến lay động dữ dội.

Trong tối tăm như có lực lượng cực mạnh gì đó ầm vang thức tỉnh.

Cùng lúc đó, trên dưới cả người Bùi Lăng hiện ra lít nha lít nhít màu đường vân đỏ sậm.

Bóng tối như thực chất xuất hiện ở sau lưng hắn, chẳng mấy chốc hóa thân "Mạc Lễ Lan" xuất hiện.

Huyền bào tóc xõa, khí tức cao xa mà mờ mịt, vô cùng hoàn mỹ.

Tóc mực phần phật, huyền bào bay múa, Bùi Lăng đạp không mà đứng, đôi mắt tĩnh mịch nhìn cha con Cửu Vĩ Hồ trên đài cao, tiếng nói bình thản: "Xem ra hai vị còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại!"

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng chập bốn ngón tay thành đao, nhẹ nhàng chém một cái xuống phía dưới. Một đạo đao khí huyết sắc to lớn như muốn đâm xuyên qua phương thiên địa này đột nhiên hiện ra, mang theo phong lôi cuồn cuộn như trời nghiêng đất đổ, ầm vang chém về phía Quánh.

Lưỡi đao chưa rơi xuống, gió mạnh cuồng bạo đã gào thét giữa thiên địa. Phong lôi mưa tuyết sáng tắt trong hư không, ngàn vạn khí tượng xuất hiện trên trời cao.

"Hồn Nghi" áo đậm phần phật, vẻ mặt bình thản, chắc chắn nói: "Đạo này chém qua Tiên Tôn!"

Phía trên đao khí huyết sắc lập tức bao phủ một tầng màu đỏ thẫm gần bằng màu mực, màu đỏ thẫm kia ngưng tụ như thực chất, sát khí trĩu nặng tràn đầy trời đất.

Tiếng đao khí rít gào đột nhiên cất cao, nổ vang trời, uy năng tăng vọt!

Cùng lúc đó, hóa thân Mạc Lễ Lan váy dài rủ xuống bên cạnh người, tóc dài phất phới, một đôi mắt đen nặng nề yên tĩnh nhìn qua Quánh, không nhúc nhích.

1071 chữ

Chương 3030: Truyền thuyết Thanh Khâu

Thấy hai tên nhân tộc tự tiện xông vào Thanh Khâu lại dám can đảm chủ động ra tay, Quánh giận không kìm được, nhưng hắn ta vừa muốn hành động, toàn bộ thân thể đột nhiên khựng lại như cứng ngắc, trong chốc lát lại không dùng ra bất kỳ thủ đoạn gì!

Trong chớp mắt này, gió nhẹ nước dừng, cỏ cây ngưng trệ, vạn vật đứng im như vẽ, chỉ có đao khí của Bùi Lăng vẫn khí thế hung hãn, ầm vang chém xuống!

Vào thời khắc mấu chốt, thiếu nữ nhỏ yếu đáng yêu đứng bên cạnh Quánh phát hiện điều không đúng, trên người đột nhiên bộc phát ra tiên lực cuồn cuộn, đã tránh thoát trói buộc của một loại dư âm pháp tắc nào đó, nhanh chóng ra tay, đánh ra một đạo kình khí nhu hòa, nhẹ nhàng đẩy Quánh một cái. Thể xác khổng lồ của Quánh hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt khôi phục từ trạng thái đứng im. Hắn ta ngẩng đầu, trong mắt hồ hẹp dài có ánh sáng trong vắt mịt mờ như ánh trăng bách luyện hắt vẫy, lại như sương mù bốc lên trên mặt hồ đêm đông, trong vô thức xung quanh mờ mịt.

Đài cao, thung lũng, hư không... Tất cả mọi thứ xa vời như nhiễm vào một trận núi mây biển sương, chậm rãi mơ hồ...

Oanh! !

Ngay sau đó, đao khí huyết sắc như kiếp lôi đánh xuống, không trở ngại chút nào chém Quánh thành hai khúc.

Da lông màu trắng trơn bóng xoã tung run rẩy mạnh mẽ trong cơn gió lớn, thể xác to lớn của Quánh một phân thành hai từ giữa, trong vết thương không chảy ra bất kỳ máu tươi gì.

Thể xác Quánh như mây khói tản mạn khắp nơi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cứ như chỉ là một giấc mơ.

Cùng lúc đó, đài cao, thiếu nữ nhỏ yếu đáng yêu, thung lũng, Cửu Vĩ Hồ khác rải rác trong cốc... Đều nhạt đi như biến mất.

Đủ loại màu sắc vặn vẹo xoay tròn như hỗn độn. Trong nháy mắt, cảnh tượng lại trở nên rõ ràng, liệt hỏa hừng hực đập vào mặt!

Ánh lửa vô cùng nóng bỏng hội tụ thành biển lửa cuồn cuộn, che ngợp bầu trời như sôi trào mãnh liệt.

Đốm lửa nhỏ bắn tung toé lộn xộn rơi như mưa, mỗi một đốm lửa nhỏ đều ẩn chứa sự bạo ngược như muốn đốt diệt toàn bộ phương thiên địa này, hắt vẫy xuống Bùi Lăng.

Tạch tạch tạch...

Tiếng kim thiết va chạm nhau rợn người vang lên, trong biển lửa dâng lên lít nha lít nhít hình cụ.

Phía trên rất nhiều hình cụ tím đen đan xen, như tích lũy vết máu của vô số sinh linh, mang ý sát phạt, rào rạt càn quét.

Khí tức bạo ngược và khốc liệt tản khắp xung quanh như một tòa biển lửa luyện ngục!

Đạo thương kiếm kích, lưỡi đao xiềng xích... Sau khi tất cả hình cụ xuất hiện, toàn bộ tự phát mở ra, muốn phủ lên trên người Bùi Lăng.

Trong chốc lát, bốn phương tám hướng sát ý cao ngất!

Bùi Lăng đạp không mà đứng, nhìn qua công kích như mưa to gió lớn, sắc mặt không thay đổi chút nào.

Huyễn cảnh Cửu Vĩ Hồ tộc này đúng là sinh động như thật, tựa như hiện thế, nhưng...

Đạo sắc và xiềng xích xuyên qua trời cao mạnh mẽ như gầm thét, ngay lúc tất cả công kích sắp rơi xuống người Bùi Lăng, lít nha lít nhít đao khí huyết sắc như hoa quỳnh chợt nở, ầm vang nổ ra.

Tất cả đao khí quanh người Bùi Lăng lập tức chém ra! Tiếng động dày đặc liên tiếp vang lên như mưa rào đánh vào mâm vàng, toàn bộ công kích do biển lửa luyện ngục ra đều bị đao khí huyết sắc chém làm bụi phấn.

Đao khí huyết sắc không hề dừng lại, tiếp tục chém tới bốn phương tám hướng.

Ầm.

Toàn bộ biển lửa luyện ngục như lưu ly vỡ nát, vỡ vụn thành từng mảnh.

Thung lũng, đài cao, Quánh, thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ... Lại xuất hiện, tất cả như lúc ban đầu. Huyễn cảnh bản mệnh bị phá, Quánh vừa điên cuồng tức giận lập tức tỉnh táo lại, biến thành nghiêm nghị. Hắn ta tâm niệm vừa động, Cửu Vĩ sau lưng phấp phới như tuyết hải tuôn ra, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít lưỡi đao như cuồng phong mưa rào, lúc vút không phát ra tiếng rít lên như châm, ầm vang cuốn về phía Bùi Lăng.

Lại có dây leo đột nhiên sinh ra, trong chớp mắt tăng vọt, cành lá mọc đầy gai ngược như xiềng xích khóa lại tất cả không gian xê dịch của Bùi Lăng.

Sau đó, lũ lụt bốc lên, thủy tiễn huyễn hóa, thủy lao, thủy nhận... Trải rộng trời cao.

Sau đó là liệt diễm cuồn cuộn, đốt cả càn khôn.

Chợt có bùn cát cuồn cuộn hóa thành ngọn núi lơ lửng giữa không trung, ngang nhiên đè xuống.

Trong giây lát cơn gió mạnh nổi lên xung quanh, lưỡi đao xanh nhạt sáng tắt giữa thiên địa. Cũng có lôi đình chấn động, xé rách trời trong xanh, gào thét đánh xuống.

Có tia sáng lóng lánh, nơi chiếu qua tội nghiệt tất hiện, đang muốn dẫn động thiên cương tru diệt kẻ cầm đầu.

Lại có u ám giáng lâm, bao phủ mặt đất, trong bóng tối có vô tận quỷ quái gặm nuốt vạn vật chúng sinh... Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, ám... Chín loại pháp tắc xen lẫn trong thiên địa, xé rách hư không như muốn khiến thung lũng này hóa thành một vùng không gian khác, một phương thế giới khác, vô tận công kích từ bốn phương tám hướng, từ mỗi một không gian, mỗi một góc độ đánh về phía Bùi Lăng! Cùng lúc đó, thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu đáng yêu kia cũng ngẩng đầu, ánh mắt như nước đưa tình nhìn qua Bùi Lăng, hơi cong môi đỏ khẽ cười.

1084 chữ

Chương 3031: Truyền thuyết Thanh Khâu (2)

Nụ cười này như vạn hoa nở rộ, lại như mây mở sương tan lộ ra ánh trăng sáng trong, cũng như là mây màu đầy trời chói lọi sáng chói, chúng sinh vạn vật đều muốn khuynh đảo trong nụ cười này, cam chịu đắm chìm.

Giữa không trung, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh.

Lúc tất cả công kích của Quánh sắp rơi xuống trên người hắn, lập tức rút lui dọc theo quỹ tích gào thét mà đến, không sai chút nào.

Trong hư không, ngàn vạn công phạt khí thế hung hăng, lúc rút lui cũng không chậm chút nào.

Đây là "Bản nguyên" pháp tắc, Nghịch!

Thấy tên nam tử nhân tộc này lại không hề bị mị hoặc chi thuật của mình ảnh hưởng, trong mắt thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người lộ ra vẻ ngạc nhiên rõ ràng, nhưng ngay sau đó nàng hơi cong khóe môi, đường cong không bị khống chế bắt đầu nhếch lên.

"Hì hì ha ha.."

"Ha ha ha..."

"Ha ha ha..."

Thoạt đầu thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người chỉ cười khẽ, chợt mỉm cười biến thành vui cười ra tiếng, thời gian dần trôi qua tiếng cười càng lúc càng lớn, hoàn toàn không cách nào dừng lại.

Đây là "Bản nguyên" pháp tắc, Cười!

Thấy nữ nhi đã trúng chiêu, Quánh lập tức ngửa đầu, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa!

Hắn ta đứng bật dậy từ trên đài cao, thể xác to lớn như một tòa núi tuyết nguy nga, lợi trảo như đao lập tức xé mở hư không, hung hăng chụp vào Bùi Lăng.

Hóa thân Mạc Lễ Lan lại không nhúc nhích nhìn về phía Quánh.

Lúc lợi trảo của Quánh sắp bắt được Bùi Lăng, lại cứng đờ như lập tức ngưng tụ thành một bức tranh.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, hời hợt nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ về phía Quánh một cái.

Oanh! !

Một đạo đao khí huyết sắc mau lẹ bão tố đánh ra, trảm trúng Quánh.

Quánh bay ngược ra như sao băng, lướt ngang hơn phân nửa thung lũng, đâm mạnh vào một vách núi.

Vách núi lập tức vỡ nát, cát bụi lộn xộn bay xuống, Quánh trượt xuống theo một nửa ngọn núi còn sót lại, trên da lông tuyết trắng có vết máu đỏ thắm chậm rãi hiện ra.

"Hụ khụ khụ khụ.." Quánh gắng gượng chống đỡ đứng dậy, vừa khẽ động đậy đã không tự chủ được há mồm, phát ra một trận ho khan kịch liệt, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống từ khóe miệng, trộn lẫn với bùn cát khiến da lông mềm mại ban đầu dính thành từng túm.

Trên đài cao động lớn, thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người còn đang ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha ha..."

Nàng cười đến cuồng loạn, hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày.

Mặc dù biết phụ thân đã bị thương, lúc này lại không cách nào làm ra bất kỳ việc gì.

Giữa không trung, huyền bào tung bay, Bùi Lăng chậm rãi thu tay lại.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn đứng tại chỗ, chưa từng di chuyển chút nào.

Một trăm trận đạo kiếp và một trăm linh một trận đạo kiếp, mặc dù chỉ kém một kiếp nhưng một kiếp thêm ra đã là làm trái thiên cương, lại là thiên cương mới!

Sự chênh lệch trong đó, có thể nói là long trời lở đất!

Lúc trước hắn đối mặt với Giao Long nữ tiên "Hi Ngao" và tên Giao Nhân tộc Chưởng Đạo tiên quan kia, không giữ lại chút nào toàn lực ra tay, gần như lấy ra hết át chủ bài, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vẫn dựa vào hóa thân tiên nhân mới đặt vững kết cục thắng.

Nhưng lúc này, hóa thân tiên nhân Mạc Lễ Lan chỉ đứng ở bên cạnh giúp đỡ hai lần.

Bản thể của hắn còn chưa sử dụng cả tiên thuật, cũng chưa rút ra Cửu Phách Đao...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhìn qua Quánh, từ tốn nói: "Nói cho bản tọa biết toàn bộ bí mật của Thanh Khâu, phải có liên quan với Phù Sinh kỳ cục!"

"Đây là một cơ hội cuối cùng của các ngươi!"

Hiện tại chẳng biết bốn vị tiền bối "Không Mông", "Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng" đã đi đâu, bên hắn nhất định phải nhanh chóng!

Nếu tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ còn không chịu phối hợp, vậy hắn cũng không quan tâm sẽ ảnh hưởng đến việc đối phương độ kiếp tiếp theo, chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn càng cứng rắn hơn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tùy ý liếc nhìn thiếu nữ áo trắng còn đang không ngừng cười điên cuồng...

Lúc này, Quánh lại ho khan kịch liệt một trận: "Hụ khụ khụ khụ...

Một hồi lâu sau, hắn ta mới bình tĩnh lại, nhìn nữ nhi cười to không cách nào dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Bùi Lăng, khàn giọng nói: "Giải trừ thủ đoạn trên người con ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật Thanh Khâu Bùi Lăng khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, tiếng cười của thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người kia lập tức im bặt.

Thiếu nữ áo trắng vừa khôi phục bình thường, lập tức thu lại tất cả biểu cảm, không dám tiếp tục cười lung tung, bóng dáng của nàng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Quánh, vừa đỡ phụ thân dậy, vừa ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bùi Lăng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai!"

"Nhân tộc sinh ra yếu đuối, khí vận suy vi, từ xưa là huyết thực vạn tộc, không có khả năng tu luyện đến nước này!"

Bùi Lăng không trả lời vấn đề của nàng, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào Quánh.

Quánh hít sâu một hơi, chợt tiếng nói trầm thấp: "Nhân tộc, ngươi đã muốn biết bí mật Thanh Khâu, vậy ta nói cho ngươi biết toàn bộ bí mật Thanh Khâu!"

"Nhưng điều này không có bất kỳ ý nghĩa gì với nhân tộc!"

Nói xong, Quánh lại ho khan một trận nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại.

1095 chữ

Chương 3032: Truyền thuyết Thanh Khâu (3)

Thương thế trên người hắn ta đã bắt đầu tự khép lại, chỉ có điều đao ý lạnh thấu xương cao ngất trong vết thương, ngay cả sự tồn tại sinh ra đã là tiên như hắn ta, trong chốc lát cũng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ.

Quánh lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Thanh Khâu là nơi sinh sống của cả tộc Cửu Vĩ Hồ ở phương thế giới này"

"Đối với nhân tộc các ngươi, Thanh Khâu có rất nhiều bí mật!"

"Thanh Khâu Cửu Vĩ là điềm lành"

"Tộc ta nghỉ lại trong Thanh Khâu lâu dài, hiếm khi ra ngoài"

"Đối với vạn tộc, có thể nhìn thấy ta tộc chính là biểu tượng điềm lành"

"Thậm chí nơi tộc ta ở tạm khi ra ngoài, tương truyền tốt cho dòng dõi"

"Còn có truyền ngôn, không hồ mị, không thành thôn "Nếu là nơi tộc ta chưa từng xuất hiện, không thể hình thành chỗ tụ họp của sinh linh...

"Lại nghe đồn, tộc ta am hiểu mị hoặc chi thuật, nhiều năm mị hoặc vạn tộc.."

"Trên thực tế, đây đều là nghe nhầm đồn bậy!"

"Tộc ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt thiên cương, không thích giao tiếp, thật sự sẽ không tùy tiện rời khỏi Thanh Khâu"

"Nếu ra ngoài, hơn phân nửa là linh cảm bất chợt, cảm ứng được thiên tài địa bảo có duyên với mình, hoặc là vì đại tạo hóa gì đó"

"Cứ thế, vạn tộc nhìn thấy tộc ta sẽ tưởng là điềm lành"

"Về phần nói tốt cho dòng dõi"

"Tộc ta sinh ra linh tú, cảm giác bén nhạy với linh cơ thiên địa.

"Thanh Khâu chi địa là động thiên phúc địa thượng thừa nhất phương thế giới này"

"Sau khi rời khỏi nơi đây, cho dù là chỗ tạm thời nghỉ lại, tộc ta cũng phải tuyển chọn tỉ mỉ "Chỗ có linh cơ tràn trề, bản thân đã có lợi cho uẩn dưỡng dòng dõi"

"Nơi mà tộc ta từng xuất hiện dễ dàng hình thành thôn xóm, cũng có đạo lý giống vậy"

"Còn mị hoặc chi thuật...

Nói đến đây, Quánh cười lạnh một tiếng, "Huyễn hóa chi thuật là thần thông bản mệnh của tộc ta.

"Mị hoặc chỉ là một loại huyễn hóa"

"Tiểu đạo mà thôi, sinh linh yếu đuối không rõ ràng cho lắm, phỏng đoán lung tung, thậm chí mơ tưởng hão huyền ra lời đồn tộc ta ra ngoài du lịch, vì tình nhập kiếp lung ta lung tung."

Nghe nghe, Bùi Lăng cau mày, lập tức ngắt lời: "Bản tọa không có hứng thú với mấy điều này!"

"Bản tọa muốn biết bí mật có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục!"

Quánh lắc đầu, nói: "Ta chỉ là Chưởng Đạo tiên quan"

"Thanh Khâu cũng chỉ là một nơi ở của tộc ta trong phương thế giới này"

"Chỉ là Chưởng Đạo tiên quan, lại thêm thống lĩnh một góc hạ giới, sao có thể bám víu quan hệ với song Tôn đánh cờ?"

"Nếu Thanh Khâu thật sự có bí mật gì liên quan với ván cờ, toàn bộ Thanh Khâu đã sớm vì làm trái thiên cương, bị Ly La tiên tôn dọn sạch!"

"Thanh Khâu chỉ có những bí mật mà ta vừa nói "Không có điều ngươi muốn biết!"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, lập tức âm trầm nói: "Không có khả năng!"

"Chắc chắn Cửu Vĩ Hồ tộc các ngươi đã từng làm điều gì đó!"

Nói xong, hắn hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Ở trong Cửu Vĩ Hồ tộc, có ai tên là Tế?"

"Tế" là tộc trưởng Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc trong năm tháng trận chiến hồng hoang, cũng là đối phương mời hắn ở lại Thanh Khâu.

Thậm chí, bây giờ bị nhốt trong đoạn năm tháng này, cũng có liên quan đến "Tế"!

Quánh nhướng mày, chưa mở miệng, thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người kia lập tức tiếng nói ngọt giòn nói: "Ta chính là Tế!"

Ánh mắt Bùi Lăng như điện, trong nháy mắt nhìn về phía nàng, ngắm nghía thiếu nữ Cửu Vĩ Hồ tiên tư dật mạo, áo trắng như tuyết, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy hơi kỳ quái.

Tên nữ tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc này, hồn phách và cốt linh còn rất trẻ tuổi trong yêu tộc!

Nhưng khí tức của nàng mờ mịt cao xa, hình dáng tướng mạo hoàn mỹ, đã là chính tiên chấp chưởng "Bản nguyên".

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc nàng sinh ra làm tiên!

Tiên nhân bất hủ không phôi, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy... Nếu vị thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người này đúng là vị tộc trưởng kia trong năm tháng trận chiến hồng hoang, vì sao lại già yếu như vậy?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, thời gian gấp gáp, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này!

Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ nhỏ yếu tự xưng là "Tế", nhanh chóng hỏi: "Ngươi đã là Tế, vậy ngươi có từng đánh Phù Sinh kỳ cục?"

Vừa mới nói xong, Bùi Lăng nghĩ tới điều gì đó, lập tức bổ sung, "Tỷ tỷ của ngươi ở trên tay bản tọa, thành thật trả lời vấn đề của bản tọa, đừng nghĩ đến việc lừa gạt bản tọa!"

Nghe vậy, vẻ mặt Tế khẽ giật mình, chợt nghi ngờ nói: "Ta không có tỷ tỷ"

Không có tỷ tỷ?

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, chợt quay đầu nhìn sang bên cạnh, đã thấy trong hư không bên cạnh mình chỉ có "Hồn Nghi" áo đậm phần phật, đứng chắp tay, còn có hóa thân Mạc Lễ Lan, mắt sắc tĩnh mịch.

Thiếu nữ Cửu Vĩ vừa cùng hắn tiến vào nơi này đã sớm biến mất không thấy gì nữa!

Dường như từ lúc bắt đầu, đối phương căn bản chưa từng tồn tại!

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, đây là có chuyện gì?

Mãi cho đến vừa rồi, ở trong cảm giác của hắn, tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia vẫn nhắm mắt theo đuôi bên cạnh hắn! Ngay lúc này, dường như Quánh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói: "Ba ngày trước, lúc Thanh Khâu vừa bị kiếp vẫn phong tỏa, có hai nhân tộc cũng giống như ngươi tới tìm ta.."

1093 chữ

Chương 3033: Năm tháng trước sau

Thanh Khâu.

Kiếp vẫn cuồn cuộn, uốn lượn vạn dặm, bao phủ toàn bộ Thanh Khâu.

Rừng rậm dày đặc chen chúc trong hồ, hòn đảo hình dạng giọt nước lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững.

Gió núi chập chờn, Ngọc Lan nở rộ, mùi thơm ngát chầm chậm tản khắp theo hơi nước.

Trên quảng trường bên cạnh hoa thụ, hai bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện.

Oanh! !

"Không Mông" và "Mặc Côi" vừa đuổi tới trước lầu nhỏ, tầng mây trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên tử quang, thiên uy bùng lên, điện xà khó mà tính toán nhanh chóng hiện ra, đi khắp, tầng mây nặng nề chầm chậm xoay, trong vòng xoáy to lớn có lôi đình kinh khủng lại ngưng tụ.

Hai người đều nhíu chặt lông mày kẻ đen, lúc này lại không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bước đến lầu nhỏ trước mặt.

Bọn họ đi đến trước lầu nhỏ, lầu các cổ nhã vắng vẻ như lúc ban đầu, cửa sổ đóng chặt.

"Không Mông" lập tức trầm giọng nói: "Giống như vừa rồi!"

"Mặc Côi" nhẹ gật đầu, vừa rồi bọn họ kiểm tra hòn đảo này cùng toà lầu nhỏ trước mặt, nàng nán lại trong phòng, "Không Mông" thì gõ cửa ở bên ngoài, đọc lên hai câu từ cuối cùng trong thủ khúc [Thanh Khâu khúc 1 kia.

Sau đó, hai người rời khỏi hòn đảo này, đi vào đoạn thời gian ba ngày trước một cách quỷ dị, sai lệch thời không với đám người Bùi Lăng.

Hiện tại muốn một lần nữa trở lại thời không giống với Bùi Lăng, cách tốt nhất là dựa vào hành động vừa rồi, lặp lại một lần nữa!

Chỉ có điều, bây giờ còn có rất nhiều vấn đề không cách nào giải thích.

Lúc trước bốn người nàng, "Không Mông", Bùi Lăng và "Hồn Nghi" ở lại trong phòng, cũng nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài cùng kia hai câu từ kia, rốt cuộc người gõ cửa lúc đó là ai?

Vì sao từ đầu đến cuối bọn họ đều không thấy?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Mặc Côi" đã tiến lên, bàn tay trắng nõn giữ vòng cửa, dùng sức đẩy.

Cửa phòng không nhúc nhích tí nào, không có ý mở ra!

"Không Mông" và "Mặc Côi" thấy vậy đều khẽ giật mình, đây là có chuyện gì?

Lúc Cửu Vĩ Hồ tộc trong năm tháng trận chiến hồng hoang sắp xếp khách phòng, rõ ràng bọn họ đã mở ra, vì sao hiện tại lại có nhiều cấm chế như vậy?

Không đợi bọn họ biết rõ ràng tình huống, toàn bộ lầu nhỏ lập tức dâng lên một luồng tiên lực vô cùng kinh khủng.

Ý mờ mịt, cao xa bừng bừng mà lên.

Trong tối tăm như có một cự xà đuôi thức tỉnh, uốn lượn ngẩng đầu, dùng mắt dọc lạnh lẽo quan sát nhân tộc như sâu kiến.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh băng truyền ra từ trong tiểu lâu: "Các ngươi là huyết thực do hậu bối nào trong tộc nuôi dưỡng?"

"Lại dám xông vào nơi đây!"

Nghe vậy, "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức lấy lại tinh thần, trong lâu có người!

Không!

Không phải người, mà là một sự tồn tại nào đó của Cửu Vĩ Hồ tộc!

Hơn nữa, loại cảm giác áp lực vô cùng kinh khủng này, làm tâm thần các nàng không tự chủ được run sợ... Là một vị tiên nhân cực kỳ cường đại!

Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, "Không Mông" không trả lời vấn đề của người trong lâu, mà trực tiếp tiến lên, nhanh chóng gõ cửa.

Đông đông đông!

Tiếng đập cửa trong trẻo chưa dứt, "Không Mông" nhanh chóng nói: "Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh!"

Vừa mới nói xong, "Không Mông" và "Mặc Côi" vô cùng ăn ý, đều không chút do dự hóa thành độn quang lóe lên, nhanh chóng chạy tới bên ngoài đảo.

Nhưng không đợi bọn họ thoát ra toà hòn đảo hình dạng giọt nước này, một cái hồ trảo to lớn đột nhiên xuất hiện, như kiếp vẫn bao phủ toàn bộ hòn đảo và mặt nước gần đó, mang theo tiếng gió gào thét chộp về phía hai người.

Hồ trảo tuyết trắng, lông nhung dày đặc, bắn ra lợi trảo sâm nhiên đáng sợ, đầu ngón tay óng ánh, lóe ra ánh sáng lạnh khiếp người.

Chỉ một thoáng toàn bộ mặt hồ gió nổi mây phun, nước hồ bành trướng, gió mạnh phần phật giăng khắp nơi, hư không như rơi vào vũng bùn, làm "Không Mông" và "Mặc Côi" khó mà tiếp tục giữ vững tốc độ bay.

Thấy không gian quanh mình bị đè ép từng khúc, đường đi đều bị lực lượng vô hình khóa lại, "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức dừng lại thân hình, đạp không mà đứng.

Váy lụa màu bay múa, "Không Mông" đánh ra mấy đạo pháp quyết khí tức cổ xưa, tiếng nói rào rào: "I Quy Khứ Lai Hề} !"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức của nàng đột nhiên tăng lên, lại cứ thế đột phá hạn chế tám mươi mốt kiếp, càng lên tầng lầu, đạt đến trình độ tám mươi hai kiếp.

Đây là tiên thuật do Vô Thủy sơn trang xin từ tiền bối thượng giới vì Phù Sinh kỳ cục!

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay "Không Mông" biến hóa, tiếng nói mờ mịt: " [Đồng Pháp Thiên Ấn Y!"

"Mặc Côi" đứng ở bên cạnh nàng, khí tức bành trướng theo tiếng nói, cũng đạt đến trình độ tám mươi hai kiếp!

Gần như cùng lúc đó, ngón tay "Mặc Côi" nhặt hoa lan, cũng đánh ra từng pháp quyết: " [Vô Pháp Thiên Ấn 1!" Tiếng đã ra, khí tức của nàng lập tức sụt giảm, uy năng của hồ trảo kinh khủng đánh úp về phía hai người cũng nhanh chóng hạ xuống.

Gió mạnh nhanh chóng đi khắp bốn phía, hư không, hồ sóng... Cũng nhanh chóng suy yếu.

Pháp quyết trong tay "Không Mông" lại thay đổi, tiếng nói u lãnh: " [Kim Quan Táng Thế 1!" Toàn bộ thiên địa lập tức bắn ra một vòng màu sắc vàng ròng.

Ánh sáng trong vắt phác hoạ ra một bộ quan tài to lớn, như muốn chứa càn khôn vào trong đó.

1095 chữ

Chương 3034: Năm tháng trước sau (2)

Uy áp vô hình ầm vang giáng xuống, trong nháy mắt quan tài nhanh chóng thu nhỏ, chứa hồ trảo kia vào trong quan tài, u lãnh vô tận ầm vang tràn ngập, như muốn kéo hồ trảo vào lòng đất, vĩnh viễn rơi vào U Minh! Trong chớp mắt hồ trảo bị giam cầm, "Không Mông" và "Mặc Côi" đang muốn tiếp tục rút đi, bóng trắng lóe lên, một thể xác khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt các nàng Đạo thể xác này mạnh mẽ nhẹ nhàng, nguy nga như núi, vừa xuất hiện đã chiếm cứ gần như toàn bộ mặt hồ, da lông dày đặc tuyết trắng chầm chậm lay động trong gió đêm, chín cái đuôi cáo to lớn xếp ở phía sau, trong mắt hồ hẹp dài lạnh lẽo như sương.

Quánh lạnh lùng nhìn hai nhân tộc trước mặt, dù là hình thể hay tu vi, hai tên nhân tộc này đối mặt với hắn ta đều bé nhỏ như hạt bụi, như sâu kiến.

Ánh mắt quét qua, hắn ta đã điềm nhiên nói: "Các ngươi không phải tộc huyết thực do ta nuôi dưỡng!"

"Người tự tiện xông vào Thanh Khâu, chết!"

Thanh Khâu.

Trăng sáng giữa trời, sáng trong như tuyết.

Ánh sáng xanh nhu hòa vương xuống đầy khắp núi đồi, soi sáng ra dấu vết mấp mô giữa cành lá thưa thớt. Khí tức cháy đen thay thế mùi thơm ngát cỏ cây ban đầu, nhét đầy phương thiên địa này.

Thác nước đoạn tuyệt, dòng suối biến mất, linh tuyền tan thành mây khói, thiên tài địa bảo vô tung vô ảnh... Toàn bộ Thanh Khâu hoàn toàn thay đổi.

Khu vực cấm chế Hồ tộc chỉ có vân triện không trọn vẹn sáng tắt trong hư không, cửa ra vào mở rộng, sớm đã mất đi tác dụng ngăn cách trong ngoài.

Từ cửa vào có thể trực tiếp thấy tình hình trong cấm chế, thung lũng to lớn cũng giống ngoại giới, cháy đen khắp nơi, lưu ly loang lổ, hơi nước chảy ngang, bụi mù chầm chậm kiềm chế, cảnh tượng đổ nát.

Vốn miệng cốc có một tòa đài cao, lúc này lại chỉ còn lại đống đổ nát thê lương, cỏ cây thành tro.

Gió đêm thổi qua, hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh đống đổ nát đài cao.

"Tử Tắc" và "Phục Cùng" vừa rơi xuống, thần niệm đã trùng điệp triển khai.

Chẳng mấy chốc, bọn họ dò xét toàn bộ khu vực cấm chế, không phát hiện dấu hiệu tồn tại của bất kỳ sinh linh gì.

Toàn bộ khu vực này đều bị thiên kiếp phá hủy hoàn toàn.

Lúc này, "Tử Tắc" cau mày nói: "Toàn bộ Thanh Khâu đều bị thiên kiếp phá hủy?"

"Phục Cùng" khẽ lắc đầu, nói: "Ta không rõ tình huống của Hồn Nghi, Không Mông, Mặc Côi, còn có toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc.

"Nhưng Bùi Lăng tuyệt đối không thể có việc gì!"

"Tử Tắc" nhẹ gật đầu.

Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ, nếu xảy ra chuyện, hiện tại bọn họ không có khả năng còn tốt đẹp đứng ở chỗ này!

Nhưng tình huống bây giờ lại vô cùng cổ quái.

Bọn họ đã đi tìm toàn bộ Thanh Khâu, tất cả các nơi.

Ngoại trừ hai người bọn họ, nơi đây đã không có bất kỳ vật sống gì...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tử Tắc" trầm giọng nói: "Nơi này là Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc, chỗ ẩn thân sau cùng cũng là nơi bọn chúng tránh né thiên kiếp"

"Chắc nơi đây cất giấu bí mật quan trọng nhất, bí mật nhất của toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc"

"Có khả năng liên quan đến Phù Sinh kỳ cục!"

"Trước tiên kiểm tra đã!"

"Phục Cùng" gật đầu, thần niệm của bọn họ đã đảo qua toàn bộ khu vực này, không có bất kỳ phát hiện nào.

Nhưng cũng như trong thần miếu vừa rồi, thần niệm không phát hiện được manh mối, cũng không có nghĩa nơi này thật sự không có manh mối!

Nơi này là hồng hoang!

Tộc quần có thể trở thành đại tộc ở hồng hoang đều không tầm thường, huyết mạch đích hệ sinh ra làm tiên.

Loại yếu địa nòng cốt của tộc quần này, đủ thứ được chế tạo từ tiên tài đỉnh phong đã sớm tuyệt tích ở hậu thế.

Mặc dù tu vi của hai người bọn họ là Đại Thừa đã thuộc về đỉnh phong ở Bàn Nhai giới, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thành tiên, thủ đoạn Tiên gia huyền diệu vô tận, không phải bọn họ chỉ dùng thần niệm là có thể dễ dàng nhìn thấu!

Thế là, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức hành động, điều tra từng khúc giống với lúc ở trong thần miếu trước đó.

"Tử Tắc" tâm niệm vừa động, trong hư không bên cạnh dâng lên vô số binh khí, một trận công kích mưa to gió lớn với đống đổ nát trước mặt.

Cật liệu đá trong đống đổ nát đều đã tàn tạ, không chịu nổi một kích.

Nhưng "Tử Tắc" giày vò thật lâu, rất nhiều đá vụn lại thờ ơ, dường như công kích toàn lực của hắn ta cũng chỉ nhẹ nhàng, không có chút ý nghĩa nào.

Cách đó không xa, "Phục Cùng" chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi.

Nơi hắn ta đi qua màu sắc cháy đen, ý ăn mòn như nước chảy nhanh chóng lan tràn đi.

Chỉ có điều, ngoại trừ bùn cát nhận một chút ảnh hưởng, linh cơ nơi đây thúc giục cỏ cây sinh ra cũng có kháng tính tương đương, chỉ hơi khô vàng lại tiếp tục chập chờn trong gió.

Đi về phía trước, "Phục Cùng" đột nhiên dừng chân, tập trung nhìn về phía một đoạn sườn đồi cách đó không xa.

Nơi nào vốn phải là có một mặt vách núi, lúc này lại chỉ còn lại nửa đoạn.

Dường như có lực lượng khổng lồ gì đó làm cả vách núi bẻ gãy từ bên trong.

Hơn nữa, dấu vết dưới vách bùn cát...

"Phục Cùng" đứng cách đó không xa, hơi trầm ngâm.

Phát hiện hành động của hắn ta, "Tử Tắc" thu hồi rất nhiều binh khí, bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn ta, hỏi: "Có đầu mối gì sao?"

1105 chữ

Chương 3035: Năm tháng trước sau (3)

"Phục Cùng" chỉ một dấu vết cách đó không xa: "Đây là vết đao"

"Nhìn rất giống vết đao mà Bùi Lăng quen dùng"

"Trong Thanh Khâu, nếu không có Cửu Vĩ Hồ dùng đao, hơn nữa còn là Cửu Vĩ Hồ đã thành tiên.."

"Vậy vết đao này chắc chắn là Bùi Lăng lưu lại!"

Nghe vậy, "Tử Tắc" lập tức cau mày.

Trước khi hắn ta tiến vào Phù Sinh kỳ chưa từng gặp Bùi Lăng, cũng không hiểu rõ người dẫn đường tiên lộ này.

Nhưng Bùi Lăng là đệ tử Trọng Minh tông, "Phục Cùng" là tổ sư Trọng Minh tông, chỉ cần hắn ta hơi chú ý một chút, tất nhiên hiểu rõ thói quen của đệ tử trong môn! Càng quan trọng hơn là, nơi này là Thanh Khâu thời đại hồng hoang!

Thời kỳ hồng hoang là lúc ngàn vạn tộc quần ỷ vào thiên phú tung hoành chư thiên vạn giới.

Đoạn năm tháng vinh quang này khiến yêu tộc ở hậu thế Bàn Nhai giới vẫn coi răng nanh, lợi trảo, thiên phú thần thông... Là niềm tự hào.

Ở tổ địa Cửu Vĩ Hồ tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc đâu dùng đao?

Hơn nữa muốn trảm phá loại vách núi linh cơ tràn trề này, ít nhất cũng phải là sự tồn tại Đại Thừa tám mươi mốt kiếp trở lên mới có thể làm được!

Người có thể phù hợp điều kiện này, chỉ có Bùi Lăng!

Suy đoán của "Phục Cùng" không có bất cứ vấn đề gì!

Bùi Lăng từng ra tay ở chỗ này!

Chỉ có điều, hiện tại trong vết đao này tích bụi rất dày, nếu không phải "Phục Cùng" quan sát cẩn thận, gần như sẽ bỏ lỡ.

Rất hiển nhiên, Bùi Lăng ra tay ở chỗ này đã là chuyện thật lâu trước kia!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt "Tử Tắc" lập tức nghiêm nghị: "Có lẽ bây giờ chúng ta đã đi tới năm tháng sau khi Thanh Khâu bị thiên kiếp hủy diệt"

"Bốn người Bùi Lăng, Hồn Nghi, Không Mông còn có Mặc Côi, còn ở trong đoạn năm tháng Cửu Vĩ Hồ tộc kiệt lực chống cự thiên kiếp"

"Cho nên hiện tại chúng ta không gặp được bất kỳ ai"

"Toàn bộ Thanh Khâu, cũng không có bất kỳ vật sống nào ngoài chúng ta"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, tiếng nói trầm thấp: "Chắc có liên quan với thần miếu vừa rồi"

"Sau khi chúng ta rời khỏi thần miếu đã nhận ra điều khác thường"

"Toàn bộ Thanh Khâu có sự khác biệt rất lớn với trước khi tiến vào thần miếu"

"Tử Tắc" nói: "Hiện tại, nếu muốn trở lại năm tháng giống với Bùi Lăng, phải đến thần miếu một lần nữa"

"Làm lại những việc vừa rồi một lần nữa!"

"Nhưng trở về như thế, manh mối chúng ta mang về cũng chỉ là giếng cổ có vấn đề, có thể đưa chúng ta đến năm tháng Thanh Khâu bị phá hủy "Phục Cùng" bình tĩnh nói: "Hiện tại Thanh Khâu đã không có bất kỳ vật sống gì."

"Chỉ cần thiên kiếp không giáng lâm lần nữa, hiện tại Thanh Khâu là nơi an toàn nhất"

"Đã vậy, không vội trở về.

"Chúng ta tiếp tục kiểm tra chỗ cấm chế này!"

"Nếu có thể đạt được càng nhiều manh mối, tất nhiên là tốt nhất.

"Nếu không có, cũng không tổn thất cái gì"

"Chờ kiểm tra xong nơi này, lại đến tòa đảo hoang trong hồ mà Không Mông, Mặc Côi đã đến trước đó để kiểm tra..."

"Nhân cơ hội tốt này, kiểm tra toàn bộ Thanh Khâu một lần"

"Cố hết sức thu thập càng nhiều manh mối"

"Cuối cùng lại trở về thần miếu.."

"Tử Tắc" nhẹ gật đầu, suy nghĩ của hắn ta cũng giống với "Phục Cùng".

Nếu bây giờ Thanh Khâu vô cùng hung hiểm, điều hai người bọn họ phải làm là lập tức tiến về năm tháng của Bùi Lăng, nói việc giếng cổ thần miếu cho Bùi Lăng.

Nhưng đã tạm thời an toàn... Đó chính là thời cơ!

Thực lực của Bùi Lăng rất mạnh, nhưng đây là ván cờ trận chiến hồng hoang, có thể nói là cửu tử nhất sinh, vô cùng hung hiểm Trong phương thế giới này, tiên nhân khắp nơi, đại tộc san sát, hơi không cẩn thận là tình thế toàn quân bị diệt.

Bởi vậy, bọn họ không thể bỏ lỡ bất kỳ một khả năng phá vỡ tình hình nào!

Nghĩ tới đây, hai người đang muốn tiếp tục kiểm tra khu vực cấm chế này, một giọng nói trong veo hơi có vẻ quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau bọn họ: "Các ngươi đang tìm cái gì?"

Nghe vậy, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức khẽ giật mình.

Trong thần niệm cảm giác của bọn họ, không phát hiện gần đây tồn tại bất kỳ khí tức gì!

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt không thay đổi, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chẳng mấy chốc đã thấy một thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng tung bay, tiên tư dật mạo, không biết khép tay áo đứng ở phía sau bọn họ từ lúc nào!

Nàng tóc mây từng búi, quyến rũ tự nhiên, dưới áo trắng váy trắng có Cửu Vĩ uốn lượn như mây. Trong đôi mắt quyến rũ như ngậm lấy toàn bộ phong tình ngày xuân, hoàn mỹ không một tì vết, chính là thiếu nữ Cửu Vĩ nhắm mắt theo đuôi Bùi Lăng trước đó!

Lúc này vẻ mặt nàng bình tĩnh, lúc ngước mắt nhìn lên, ý cao xa mờ mịt đặc hữu thuộc về "Tiên" lộ rõ không bỏ sót.

Thấy rõ khuôn mặt người đến, vẻ mặt "Tử Tắc" và "Phục Cùng" không thay đổi, nhưng trong lòng thì báo động thay nhau nổi lên, vô cùng đề phòng.

Là tên thiếu nữ Cửu Vĩ may mắn còn sống sót dưới thiên kiếp kia!

Huyết mạch đích hệ Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc, sự tồn tại sinh ra làm tiên!

Trước đó đối phương vẫn đi theo bên cạnh Bùi Lăng, tại sao lúc này lại đơn độc xuất hiện ở đây?

Không được!

Bùi Lăng không ở đây, thiên kiếp kết thúc, [Đồng Pháp Thiên Ấn] mà "Không Mông" thi triển bọn họ cũng đã biến mất...

Tình huống hiện tại, đối với hai người bọn họ là nguy cơ trước nay chưa từng có giáng lâm!

1091 chữ

Chương 3036: Ba trận luận đạo

Hơi không cẩn thận, hai người bọn họ đều có thể chết ở đây!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tử Tắc" và "Không Mông" nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, "Phục Cùng" lập tức truyền âm nói: "Nàng không lập tức ra tay, có thể là trên người còn có thủ đoạn do Bùi Lăng gieo xuống"

"Hoặc là, muốn biết chút gì đó từ hai người chúng ta!"

"Tử Tắc" không chút thay đổi gật đầu, cũng nhanh chóng truyền âm nói: "Nếu là cái trước, chỉ là sợ bóng sợ gió"

"Nhưng nếu là cái sau..."

"Lấy địa vị nhân tộc trong năm tháng hồng hoang, lại thêm hiện tại chúng ta xâm nhập vào tổ địa Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc, chỉ cần nàng muốn biết, không có khả năng giữ lại tính mạng của bọn ta!"

"Làm tốt chuẩn bị tử chiến!"

"Phục Cùng" bình tĩnh truyền âm: "Biết"

"Thế nhưng, chỉ cần nàng có mưu đồ, chính là cơ hội của chúng ta.."

Ngay lúc hai người nhanh chóng truyền âm giao lưu, tên thiếu nữ Cửu Vĩ Hồ váy trắng uốn lượn kia chậm rãi đến gần, mắt hồ hẹp dài quyến rũ không nháy một cái nhìn chằm chằm bọn họ, tiếng nói ngọt giòn: "Các ngươi đang tìm cái gì?"

"Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức dừng truyền âm, "Tử Tắc" bình thản nói: "Không tìm cái gì"

"Đúng rồi, vì sao ngươi không đi cùng Bùi Lăng?"

Nghe vậy, tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia cau lại hàng lông mày kẻ đen như núi xanh liễm tụ, thương lan lồng khói, buồn bã nói: "Tên nhân tộc kia đánh một trận với phụ thân ta.

"Ta không biết nên giúp ai"

Không biết giúp ai?

"Tử Tắc" và "Phục Cùng" vừa nghe, trong lòng hơi động.

Đối với Hồ tiên Cửu Vĩ Hồ tộc bình thường mà nói, đó căn bản không phải vấn đề cần suy nghĩ!

Trên người tên thiếu nữ Cửu Vĩ này còn có thủ đoạn Bùi Lăng!

"Phục Cùng" lập tức nghiêm nghị nói: "Ngươi và phụ thân của ngươi là cốt nhục chí thân, chư thiên vạn giới không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cắt đứt mối quan hệ của các ngươi"

"Chọc giận phụ thân, nhiều nhất phụ thân chỉ dạy dỗ ngươi một trận, tuyệt đối không ghi hận trong lòng, canh cánh trong lòng"

"Nhưng chọc giận Bùi Lăng, hậu quả khó mà lường được, lên trời xuống đất, ngươi cũng khó tìm được cách hòa thuận với hắn"

"Loại tình hình này không nên do dự, nhất định phải giúp Bùi Lăng!"

"Tử Tắc" nhẹ gật đầu, cũng trịnh trọng nói: "Không sai! Phụ thân là người sinh dưỡng ngươi, dù ngươi làm ra việc gì, sao có thể thật sự trách cứ ngươi?"

"Điều thật sự cần ngươi hao tâm tổn trí, đương nhiên là Bùi Lăng"

"Còn có, cụ thể nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy hai người khuyên nhủ, thiếu nữ Cửu Vĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu, dường như rất đồng ý với cách nói của hai người.

Ngay sau đó, nàng nhìn quanh mình, lập tức trả lời: "Nơi này từng xảy ra quá nhiều việc.."

"Cụ thể các ngươi muốn nghe cái gì?"

Thấy thiếu nữ Cửu Vĩ dễ nói chuyện như vậy, "Phục Cùng" mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng vẫn nhanh chóng nói: "Có liên quan với Phù Sinh kỳ cục!"

Thiếu nữ Cửu Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Tộc ta có huyễn hóa chi thuật, bẩm sinh vô cùng cường đại"

"Là đệ nhất chư thiên vạn tộc!"

"Có một vị nhân tộc rất thông tuệ, vô cùng si mê một đạo huyễn thuật"

"Hắn ngưỡng mộ danh tiếng đến Thanh Khâu, từng có ba trận luận đạo với ta"

"Trận đầu luận bàn thế giới thật giả"

"Tên nhân tộc kia cho rằng, phương thế giới này đều là hư ảo; còn ta cho rằng chư thiên vạn giới đều là chân thực"

"Vạn tộc đều biết nhân tộc sinh ra yếu đuối, từ xưa chính là huyết thực trời sinh"

"Nhưng tên nhân tộc kia nhận biết đại đạo cực kỳ khắc sâu, cũng cực kỳ tinh vi"

"Trận đầu luận đạo, tâm ta vẫn còn sự kiêu ngạo, cuối cùng thất bại""Trận thứ hai luận bàn trật tự và hỗn độn.

"Tên nhân tộc kia lấy hỗn độn là vĩnh hằng; còn ta cho rằng trật tự lại là bất hủ"

"Trận này tên nhân tộc kia thua"

"Trận thứ ba.."

"Luận bàn quá khứ và tương lai"

"Tên nhân tộc kia lựa chọn tương lai, ta lựa chọn quá khứ.

"Thắng bại trận này chưa phân.."

Nghe vậy, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" rõ ràng cảm thấy không đúng.

Việc mà thiếu nữ Cửu Vĩ đang nói, rõ ràng không có bất cứ liên quan nào với vấn đề mà bọn họ đang hỏi!

Ngay lúc đầu óc hai người mơ hồ, thiếu nữ Cửu Vĩ tiếng nói ngọt giòn, lại một lần nữa hỏi: "Các ngươi còn muốn biết gì nữa?"

Thanh Khâu.

Cấm chế Hồ tộc.

Đài cao yên tĩnh đứng sừng sững ở cửa cốc, phù văn sáng tắt quanh mình, vẫn triện lấp lóe.

Trong thung lũng rộng lớn, cỏ dài rủ xuống, dòng suối chảy róc rách.

Thiên tài địa bảo khó mà tính toán như hoa dại cỏ dại sinh trưởng đầy đất.

Khí tức tươi mát và dạt dào đặc biệt tràn trề linh cơ tràn ngập toàn bộ cấm chế.

Từng Cửu Vĩ Hồ lông tóc tuyết trắng ngổn ngang lộn xộn hoặc nằm hoặc ngồi trên mặt đất, trải rộng toàn bộ thung lũng, lúc này đều hai mắt nhắm nghiền, nằm ngáy o o.

Dưới vách núi đá kiên cố, Quánh lông tóc rối tung lạnh lùng ngồi đó, ở bên cạnh hắn ta là thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu động lòng người "Tế", lông mày kẻ đen nhẹ cau lại, đạp không mà đứng.

Hai người nhìn qua Bùi Lăng mang theo "Hồn Nghi", hóa thân Mạc Lễ Lan đứng giữa không trung phía trên đài cao ở cửa cốc, mặc dù thân hình ba tên nhân tộc kém xa Quánh khổng lồ, khí tức lạnh thấu xương lại như núi cao vô hình nguy nga, hóa thành ngàn vạn bóng đen che phủ xuống toàn bộ thung lũng.

1103 chữ

Chương 3037: Ba trận luận đạo (2)

Quánh như nhớ ra cái gì đó: "Ba ngày trước đó, Thanh Khâu vừa bị kiếp vẫn phong tỏa, có hai nhân tộc gần giống ngươi cũng tới tìm ta.."

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Lăng đột nhiên sắc bén, lạnh lùng nhìn qua Quánh, hai tên nhân tộc?

Là nhân tộc trong năm tháng này xông nhầm vào Thanh Khâu?

Không đúng!

Ba ngày trước, Thanh Khâu vừa bị kiếp vân phong tỏa...

Thanh Khâu đã bị "Yếm Khư" tiên tôn phong tỏa, sao nhân tộc trong năm tháng này còn có thể xông vào Thanh Khâu?

Thủ đoạn của Tiên Tôn, chỉ có Tiên Tôn có thể đối kháng!

Hai tên nhân tộc mà tên tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc này nhắc đến, cũng có liên quan với ván cờ!

Bùi Lăng lập tức lạnh lùng hỏi: "Hai tên nhân tộc kia tên gọi là gì? Tìm ngươi có chuyện gì?"

Quánh hơi trầm ngâm, sau đó giọng điệu cổ quái nói: "Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh Bùi Lăng nghe vậy không nói gì, mắt sắc nặng nề nhìn qua Quánh.

Hắn đã từng nghe hai câu hát này lúc ở trong lầu nhỏ trên hòn đảo giữa hồ, về sau uỷ thác [Chú Khí Thuật], tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia còn hát trọn cả bài [Thanh Khâu khúc] này.

Cái (Thanh Khâu khúc] này, hơn phân nửa có bí mật gì đó không muốn ai biết!

Lúc này, Quánh nói tiếp: "Một trí giả nhân tộc từng luận đạo cùng ta "Tên nhân tộc kia vô cùng thông minh, đọc lướt qua rất nhiều thứ "Hắn với đại đạo, với chư thiên vạn giới, với vạn tộc... Đều có sự hiểu biết sâu sắc không gì sánh được, cũng có cách nhìn cực kỳ độc đáo"

"Luận đạo cuối cùng, tên nhân tộc kia đại hoạch toàn thắng"

"Lúc sắp chia tay, hắn để lại một khuyết [Thanh Khâu khúc) "

"Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh... Tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà.."

"Chúng ta ước định, sẽ có ba trận luận đạo"

"Lần luận đạo sau bắt đầu, lợi dụng hai câu cuối cùng của khúc này làm ám hiệu"

"Ba ngày trước, hai tên nhân tộc tìm tới ta cũng nói hai câu từ này...

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng dần nghiêm túc.

Trong toàn bộ thung lũng đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít đao khí huyết sắc.

Cuồn cuộn ửng đỏ sôi trào mãnh liệt, như là đại dương mênh mông tăng vọt.

Mỗi một đạo đao khí huyết sắc đều ẩn chứa khí tức cuồng bạo, nhận quang rét lạnh, giữa từng tia từng sợi có sát ý cao ngất.

Tất cả đao khí đều nhắm vào rất nhiều Cửu Vĩ Hồ trong cốc.

Cùng lúc đó, khóe miệng "Tế" lại không bị khống chế cong lên cao cao, lộ ra một nụ cười khoa trương lại quái đản.

Trong lòng Bùi Lăng lãnh ý như sương, hắn không biết vị nhân tộc vừa luận đạo với tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc Quánh là ai, nhưng hiện tại Quánh nhắc tới hai tên nhân tộc kia, toàn bộ Thanh Khâu đều bị "Yếm Khư" tiên tôn phong tỏa, nhân tộc trong năm tháng này không vào được!

Muốn đi vào nơi đây, chỉ có thông qua ván cờ!

Nhân tộc có liên quan đến ván cờ, lại vừa vặn biết (Thanh Khâu khúc] này...

Có lẽ có nhân tộc khác lưu lạc, nhưng khả năng nhất vẫn là hai vị trong số "Không Mông", "Mặc Côi", "Tử Tắc"

"Phục Cùng"!

Hiện tại hắn chưa trực tiếp ra tay, là vì quân cờ tương ứng với bốn vị tiền bối vẫn chưa xảy ra chuyện gì! Ngoại trừ cái đó ra, hắn đã biết nguồn gốc của [Thanh Khâu khúc], chỉ có điều cách nói của vị tộc trưởng Cửu Vĩ tộc này, dường như hơi không giống với thiếu nữ Cửu Vĩ.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, giọng Bùi Lăng lạnh băng: "Hai tên nhân tộc kia là đồng bạn của bản toa."

"Không thể có việc gì!"

Vẻ mặt Quánh bình tĩnh, lại không để ý tới sự uy hiếp của Bùi Lăng, tiếng nói trầm thấp tiếp tục nói: "Hai tên nhân tộc kia nói xong hai câu bài hát, liền muốn rời đi"

"Đây là trận luận đạo thứ hai"

"Nếu đã bắt đầu, trước khi phân ra thắng thua không thể kết thúc!"

"Hai tên nhân tộc, một người trong đó là muốn luận đạo với ta"

"Một người khác...

"Chỉ là huyết thực tự tiện xông vào Thanh Khâu, đáng chém!"

"Cho nên, lúc ấy ta lập tức ra tay, chuẩn bị giết một người, giữ lại một người.."

Ngay lúc Quánh thao thao bất tuyệt tự thuật, Tế lại lần nữa điên cuồng cười to: "Ha ha ha... Ha ha ha ha ha... Ha ha ha..."

Tiếng cười tràn đầy điên cuồng, quái đản, quỷ dị vang vọng trong phương thiên địa này.

Chỉ có điều, dường như Quánh không hề phát hiện, vẫn đắm chìm trong hồi ức ba ngày trước.

"Hai tên nhân tộc kia có chút thực lực"

"Ta cách không về xuống một trảo, vốn không phải bọn họ có khả năng chống lại"

"Nhưng vào thời khắc mấu chốt, hai tên nhân tộc kia liên tục thi triển thuật pháp, sau khi liên thủ lại miễn cưỡng đỡ được một kích kia của ta.."

"Nhưng sự chênh lệch trên mặt tu vi như trời vực.."

Thấy Quánh đột nhiên không để ý đến sự sống chết của nữ nhi, sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, hắn biết trạng thái hiện tại của đối phương cực kỳ không đúng, nhưng không biết cụ thể là chỗ nào có vấn đề.

Cùng lúc đó, "Hồn Nghi" nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen nhìn qua Quánh, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Hơi suy nghĩ, nàng nhanh chóng nói: "Bùi tiên đế, không thể để hắn nói tiếp!"

Nghe vậy, Bùi Lăng không do dự chút nào, đao khí lơ lửng cuồn cuộn quanh mình lập tức hóa thành sông lớn trào lên, như thiên quân vạn mã trùng điệp chém xuống Quánh!

Đao khí bay vút lên như ngân hà đột nhiên rơi xuống, lại như thương hải hoành lưu, khí thôn vạn dặm, gào thét ngang trời, che ngợp bầu trời.

1111 chữ

Chương 3038: Ba trận luận đạo (3)

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, toàn bộ thung lũng cát bay đá chạy, vách núi sau lưng Quánh lập tức hôi phi yên diệt, hoàn toàn bị san thành đất bằng.

Bụi mù tản khắp, Quánh lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ.

Tất cả đao khí xuyên qua thể xác, lại không cách nào chạm tới hắn ta, dường như hai người căn bản không cùng một thời không!

Quánh vẫn ngồi đó, như căn bản không thấy đao khí của Bùi Lăng, tiếp tục tiếng nói trầm thấp: "... Sau đó, hai tên nhân tộc kia đã rơi vào huyễn cảnh của ta"

"Lúc ấy ta chỉ cần tùy ý ra tay, có thể nhẹ nhõm diệt sát một người trong đó"

"Ta cũng thật sự làm như vậy.."

Vừa nói đến đây, "Hồn Nghi" đột nhiên tiếp nhận câu chuyện của Quánh, nói thẳng: "Lúc ngươi muốn ra tay, vừa hay có thiên kiếp hạ xuống!"

Thanh Khâu. Trên trời cao, kiếp vẫn che vạn dặm, nặng nề che giấu, thiên uy huy hoàng.

Bóng đen to lớn bao phủ toàn bộ tổ địa Cửu Vĩ Hồ tộc, cỏ cây rậm rì, bao quanh một hồ nước lớn. Lúc này, sắc trời u ám, hồ quang đầy ý hoảng sợ, trong ảm đạm khói trên sông mênh mông, thủy sắc xa xôi.

Một đầu Cửu Vĩ Hồ to lớn đạp không mà đứng, Cửu Vĩ phấp phới như là chín đạo núi tuyết lưu động, trào lên gào thét.

Trong đôi mắt hồ hẹp dài của hắn ta đầy lạnh lẽo, lúc vung trảo gió mạnh nổi lên bốn phía, cắt đứt cỏ cây sơn thủy, khiến sinh linh nảy sinh cảm giác ngạt thở.

Trong hư không, "Không Mông" và "Mặc Côi" tay áo bay bay, hoàn bội gấp vang, đủ loại thuật pháp, thần thông, phù lục, bảo vật nở rộ nhao nhao.

Hai người sư xuất đồng môn, phối hợp vô cùng ăn ý, trong lúc mạo hiểm tránh đi sẽ tìm kiếm được sinh cơ VÔ cùng bé nhỏ.

Nhưng tu vi đôi bên chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù dùng hết thủ đoạn, lúc này cũng chỉ có thể cố gắng chèo chống, hoàn toàn không có sức đánh trả.

Ngay lúc này, Quánh cúi thấp cái đầu to lớn, sau trong đôi mắt có ánh sáng chậm rãi sáng lên, như là gợn sóng to lớn, dập dờn ra từng vòng.

Ánh sáng kia cũng không sáng chói, lại mang theo ý dụ dỗ không gì sánh kịp, làm chúng sinh vạn vật không tự chủ được muốn tiến vào trong đó, tiếp theo nhào vào trong đó, nhục thân thần hồn vĩnh viễn trầm luân, không còn tỉnh...

Ánh sáng ôn nhuận như ánh trăng trong sáng vẩy xuống, thẩm thấu vào "Không Mông" và "Mặc Côi" từng chút một.

Hai người lập tức dừng kết động pháp quyết, trong chớp mắt rơi vào huyễn cảnh. Quánh không do dự, hắn ta nhìn hai tên nhân tộc chìm vào ảo cảnh, chợt mắt sáng như đuốc lập tức khóa chặt "Mặc Côi", cự trảo tuyết trắng nhô ra, đầu ngón tay rét lạnh như đao mở ra hư không, chộp về phía nàng.

Một trảo này khí thế như sấm đình, chỉ cần bắn trúng, bất kỳ sự tồn tại gì từ tiên nhân trở xuống đều lập tức thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ khả năng may mắn còn sống sót gì!

Nhưng vào lúc này, ánh tím xanh sáng tắt giữa trời trong xanh, thiên uy giương cung mà không phát, ầm vang hội tụ.

Trong kiếp vẫn, lôi chạy điện đi, từng tiếng ầm vang xâu tai, cuối cùng kiếp lôi đã bắn ra!

Lôi đình lập tức lao nhanh vạn dặm, uy áp kinh khủng nhét đầy thiên địa, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếp lôi như thác nước cỡ lớn, chớp mắt khóa chặt Quánh, thẳng tắp đánh xuống.

Oanh! !

Thanh Khâu.

Rừng rậm chen chúc hồ lớn hơi nước tràn trề, trên đảo nhỏ hình dạng giọt nước không còn xanh um tĩnh mịch như một lát trước, lầu các thấp thoáng trong rất nhiều thiên tài địa bảo, hiện tại toàn bộ biến mất không còn tăm tích.

Bụi mù còn đang bay lả tả giữa không trung, thuỷ vực xung quanh hòn đảo vẫn đang dồn dập rung chuyển, sóng hồ cuồn cuộn, lực lượng thật lớn lao nhanh lật đổ.

Một cái hố sâu to lớn thay thế dãy núi, lầu nhỏ, quảng trường, hoa ngọc lan...

Trong hố sâu bụi mù cuồn cuộn, còn có tiếng nước róc rách gấp rút chảy xuôi.

Cửu Vĩ Hồ khổng lồ phủ phục trong đó, da lông tuyết trắng dính bùn cát, nhìn lại hơi bụi bẩn, mùi nước tanh bốc lên xen lẫn từng tia từng sợi mùi khét và huyết khí rõ ràng.

Quánh chậm rãi đứng lên từ đáy hố đổ sụp, vết thương có máu tươi ào ạt chảy xuôi, đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, quanh mình kiếp lực trùng điệp như thực chất, tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể hắn ta.

Trên trời cao, kiếp vẫn dày đặc.

Tím xanh lấp lóe, vòng xoáy to lớn lại chuyển động, lôi đình bắn tung toé như mạng nhện, bao phủ toàn bộ Thanh Khâu.

Vòng kiếp lôi tiếp theo sắp giáng lâm!

Giữa không trung, "Không Mông" và "Mặc Côi" hơi hoảng hốt, chỉ một thoáng đã tỉnh táo lại từ trong huyễn cảnh.

"Vừa rồi là huyễn cảnh!"

"Nguy hiểm thật"

"Hắn bị thiên kiếp khóa chặt!"

"Di!"

Đưa mắt nhìn quanh, sau khi xác nhận tình huống trước mắt, "Không Mông" và "Mặc Côi" không do dự chút nào, nhanh chóng truyền âm giao lưu, lập tức thi triển thân pháp chạy ra bên ngoài đảo.

Váy thêu lật bay, tốc độ bay của hai người mau lẹ như điện, chỉ một khoảnh khắc đã tới rìa hòn đảo.

Nhưng ngay lúc bọn họ sắp thoát khỏi hòn đảo này, hư không vốn trống rỗng như hóa thành một mảnh vũng bùn vô hình.

Dinh dính, nặng nề, kiên cố, dày đặc... Vẫn chặn đường đi của các nàng!

Lúc này "Không Mông" và "Mặc Côi" sửa đổi phương hướng, tiếp tục rời khỏi hòn đảo.

Nhưng mấy vị trí mà bọn họ sửa đổi trong thời gian ngắn đều bị luồng cấm chế vô hình này vây chặt ở trong không gian hòn đảo.

1097 chữ

Chương 3039: Sát ý

Hai người nhanh chóng kịp phản ứng, là tiên trận Hiện tại bọn họ bị vây ở trong phạm vi của tòa hòn đảo này!

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc.

Oanh! !

Ánh tím cuồn cuộn thôn phệ thiên địa, lôi đình to lớn gào thét thẳng xuống, hung hăng đánh về phía Quánh.

Lông tóc cả người Quánh phần phật bay múa, Cửu Vĩ mở rộng như màn, trong mắt hồ hẹp dài có ánh sáng trong vắt, vô số vân triện, phù văn, sáng tắt quanh người hắn.

Cửu Vĩ Hồ nhất tộc có thiên phú thần thông cùng rất nhiều bí pháp, vào lúc này tất cả đều không giữ lại chút nào thi triển ra, hóa thành từng tầng phòng ngự, lít nha lít nhít ngăn ở trước mặt hắn ta.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng sấm sét liên tiếp chấn động thiên địa, đối mặt với thiên uy huy hoàng, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn phòng ngự như mạng nhện không chịu nổi một kích, trong chớp mắt đã vỡ nát từng khúc.

Lôi đình như thác nước chảy ngược, trong chớp mắt bao phủ thể xác khổng lồ của Quách.

Khí tức bùn cát, cỏ cây, nhục thân... Bị nướng cháy xen lẫn mùi máu tanh nhanh chóng tiêu tán.

Trên da lông tuyết trắng của Quánh hiện ra màu sắc cháy đen ngổn ngang lộn xộn cùng vết máu loang lổ, chỉ có điều khí tức của hắn ta lại càng ngày càng mạnh!

Hắn ta quay đầu, nhìn về phía "Không Mông" và "Mặc Côi" ở giữa không trung, ánh mắt như điện, tràn ngập sát ý.

Nhưng chẳng mấy chốc Quánh đã dời mắt, nhìn về phía kiếp vẫn trên đỉnh đầu. Kiếp vân che vạn dặm, bóng đen nặng nề như nước thủy triều, che đậy mặt trời.

Điện quang trong mây chưa tắt, trong lúc đi khắp sinh ra uy áp lạnh thấu xương, lôi đình kinh khủng, chấn động càn khôn.

Sắc mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" trầm xuống.

Nơi đây bị tiên trận phong tỏa, không cách nào rời đi, chỉ cần đầu Hồ tiên Cửu Vĩ trước mặt độ thiên kiếp xong, hai người bọn họ chắc chắn phải chết!

Nhưng ngay lúc bọn họ nhanh chóng suy nghĩ đối sách, ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên sáng rõ.

Oanh! !

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, dường như chư thiên vạn giới đều vỡ nát từng khúc, duy chỉ có lôi đình lấp lánh trời cao, đánh nát vạn vật!

Tạch tạch tạch...

Trong chớp mắt kiếp lôi rơi xuống, vô số tiếng vỡ vụn vang vọng xung quanh đảo.

Ngàn vạn vẫn triện hiện ra trong hư không, cùng nhau phát ra một tiếng rên rỉ.

Ngay sau đó, giam cầm vô hình lập tức đổ sụp.

Tiên trận bị lôi đình phá vỡ!

Nhìn tình cảnh không thể tưởng tượng nổi, trùng hợp như thế, đầu tiên "Không Mông" và "Mặc Côi" khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, đều thi triển độn pháp chạy ra ngoài hòn đảo.

Nhưng ngay lúc này, trong rừng rậm xung quanh hồ lớn, từng bóng dáng thuần trắng bắn mạnh ra.

Vèo vèo vèo...

Trong chớp mắt, hư không trên mặt hồ xuất hiện lít nha lít nhít bóng dáng Cửu Vĩ Hồ.

Tất cả Cửu Vĩ Hồ đều xinh đẹp, ưu nhã, mạnh mẽ, lạnh lùng... Từng đôi mắt hồ hẹp dài mang theo lạnh lùng sát ý, đồng loạt khóa chặt "Không Mông" và "Mặc Côi".

Không nói lời nào, ánh sáng thuật pháp và thần thông chiếu khắp trời cao.

Đại chiến bộc phát!

Thanh Khâu.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Trong thung lũng rộng lớn, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ hoặc nằm sấp hoặc nằm ngửa, ngã trái ngã phải, buồn ngủ nặng nề.

Gió núi thổi tới từ bốn phương tám hướng, da lông tuyết trắng như suối tuyết phun trào.

Giữa không trung trên đài cao, Bùi Lăng đứng chắp tay, "Hồn Nghi" và hóa thân Mạc Lễ Lan bên cạnh đều vẻ mặt lạnh nhạt, ba người cùng nhìn về phía vách núi đổ nát đằng xa, nhìn về phía cha con Cửu Vĩ Hồ một ngồi một cười.

"Lúc ngươi muốn ra tay, vừa hay có thiên kiếp hạ xuống!"

Tiếng nói đột ngột của "Hồn Nghi" lập tức cắt ngang lời muốn nói sau đó của Quánh.

Nhưng nàng vừa nói xong, tiên lực trong cơ thể lập tức tiêu hao một mảng lớn!

Cát bụi lộn xộn bay lên, Quánh hơi dừng lại, chợt nhân tiện nói: "Thiên kiếp hạ xuống, đánh gãy tay ta"

"Nhưng ta là sự tồn tại sinh ra làm tiên, là tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc, tu vi cao thâm, nội tình thâm hậu.

"Nhục thân cũng cực kỳ cường đại!"

"Ta thành công chống được kiếp lôi!"

"Ngay cả thương thế trên người cũng nhanh chóng khỏi hẳn dưới kiếp lực trả lại"

"Ta vượt qua một vòng kiếp lôi này, thực lực của ta trở nên mạnh hơn trước kia!"

Tiếng nói vừa ra, da lông quanh người Quánh không gió mà bay, lúc phần phật khí tức rõ ràng có một tia tăng truong.

Lúc này, giọng "Hồn Nghi" lạnh nhạt: "Đây chỉ là một đạo kiếp lôi ban đầu"

"Ngươi muốn độ thiên kiếp, còn lâu mới có thể kết thúc!"

"Hơn nữa, thủ đoạn huyễn thuật mà ngươi thi triển cũng bị thiên kiếp cắt ngang.."

"Hồn Nghi" nói đến đây, lúc còn muốn nói tiếp, tiên lực tiêu hao trong cơ thể đột nhiên tăng lên gấp đôi.

Dường như chỉ cần nói thêm một chữ nữa, sẽ hao tổn toàn bộ tiên lực của mình!

Nàng khẽ cau hàng lông mày kẻ đen, vừa khựng lại, Quánh lập tức nói tiếp: "Hai tên nhân tộc kia thoát khỏi huyễn cảnh của ta, bắt đầu chạy trốn"

"Nhưng từ lúc ta bắt đầu ra tay đã mở ra đại trận!"

"Hai tên nhân tộc kia xông vào trong trận địa, như rơi vào thiên la địa võng, mặc cho bọn họ giãy giụa mọi cách cũng không làm nên chuyện gì.."

"Hồn Nghi" hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nói: "Lại một đạo kiếp lôi hạ xuống, vừa hay phá vỡ đại trận.." Thấy "Hồn Nghi" tiền bối lấy pháp tắc "Từ không sinh có" đối chọi với Quánh, sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị.

1112 chữ

Chương 3040: Sát ý (2)

Mặc dù tu vi của "Hồn Nghi" tiền bối đã đạt tới tám mươi mốt kiếp, nhưng Quánh lại là Chưởng Đạo tiên quan!

Tu vi đôi bên chênh lệch cách xa, tiếp tục như vậy, "Hồn Nghi" tiền bối chống đỡ không được bao lâu!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cũng nhanh chóng mở miệng nói: "Đại trận bị phá, ngươi bị trận pháp phản phệ, thân chịu trọng thương!"

"Đúng ngay lúc này kiếp lôi đánh xuống, đánh thẳng vào điểm yếu hại của ngươi"

"Vì ngươi chịu thương thế quá nặng, không thể phòng ngự, không thể đánh trả"

"Thiên kiếp chém nát đạo thể của ngươi, ngươi ngất đi ngay tại chỗ"

"Hai tên nhân tộc kia trực tiếp bắt lấy ngươi...

Nhưng Bùi Lăng còn chưa nói hết vời, Quánh đã nói tiếp: "Đại trận bị phá, khí tức của ta chỉ hơi chịu chút ảnh hưởng, không có bất kỳ trở ngại gì"

"Hai tên nhân tộc kia muốn nhân cơ hội chạy ra khỏi đại trận bao trùm toàn bộ hòn đảo, nhưng con cháu tộc ta đã đuổi tới...

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày.

Lời nói hiện tại của tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc này, là việc đã xảy ra vào ba ngày trước!

Mỗi một lần "Hồn Nghi" tiền bối mở miệng, Quánh sẽ không phản bác, dường như tất cả chuyện xảy ra vào ba ngày trước đó đúng như "Hồn Nghi" tiền bối đã nói!

Chỉ có điều, Quánh không phản bác "Hồn Nghi" tiền bối, lại có thể phản bác hắn!

Những tình huống mà hắn vừa nói, đều không xảy ra trong những điều mà Quánh đã trải qua!

Là bởi vì hắn thiếu đầu pháp tắc "Từ không sinh có" này?

Lúc này,"Hồn Nghi" lập tức nhanh chóng nói nói: "Những Cửu Vĩ Hồ chạy đến lập tức bị thiên kiếp khóa chặt...

Nói đến đây, nàng đột nhiên im ngay.

Hiện tại, mỗi một lần mở miệng, nàng chỉ có thể nói một câu.

Nói nhiều hơn, nhục thân, tiên lực của nàng ở trong huyễn cảnh này sẽ không theo kịp!

Quánh tiếp tục nói: "Mặc dù hậu bối tộc ta bị thiên kiếp khóa chặt, nhưng thiên kiếp không lập tức rơi xuống!"

"Hậu bối tộc ta ung dung thi triển huyễn thuật, thành công ngăn cản hai tên nhân tộc kia.." Thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, rất không ổn, Bùi Lăng nhướn mày, ngay sau đó thân hình hắn lập tức biến ảo, trong nháy mắt hóa thành dáng vẻ của Quánh!

Sau đó, Bùi Lăng lập tức dùng giọng nói giống Quánh như đúc, thay thế đối phương lên tiếng: "Hai tên nhân tộc kia nội tình thâm hậu, đạo tâm kiên cố, trong nháy mắt xông phá huyễn cảnh, chui ra khỏi phạm vi giam cầm của đại trận!"

Tiếng nói vừa ra, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tiên lực trong cơ thể tiêu hao một chút.

Cùng lúc đó, trong cảm giác của hắn, quân cờ tương ứng "Không Mông" và "Mặc Côi" rời khỏi hòn đảo hình dạng giọt nước, đang nhanh chóng lao đến trên bờ. Trong vách núi đổ nát, Quánh lập tức đứng im bất động, cũng không nói bất kỳ điều gì nữa. Bùi Lăng không do dự, lập tức mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Tế còn đang ngửa mặt lên trời cười to.

Hiện tại mỗi một câu nói của Quánh và "Hồn Nghi" tiền bối có thể ảnh hưởng đến việc xảy ra trong ba ngày trước... Sửa đổi năm tháng, đây tuyệt đối là lực lượng của ván cờ!

Tế trong năm tháng này chưa phải là Kim Tiên, nhưng là nữ nhi của Quánh chắc chắn biết chút gì đó!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, bóng tối đậm đặc như thực chất chảy xuôi ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi như lều vải dày đặc, che giấu tất cả quanh mình.

"Hồn Nghi", rất nhiều Cửu Vĩ Hồ, ngủ say Quánh... Cả tòa thung lũng đều chui vào trong bóng tối.

Trong chốc lát, giữa thiên địa như chỉ còn lại Bùi Lăng và Tế.

"Ha ha ha ha ha... Ha ha ha... Ha... Ha..."

"Ha... Thật sự... Ha ha giấu giếm... Ách...

Tiếng cười to dần lắng lại, Tế thở dốc từng ngụm, tóc mai tán loạn, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, không tự chủ được khóe miệng bắt đầu hạ xuống, cuối cùng là thở ra một hơi.

Cùng lúc đó, trong nháy mắt nàng cũng quên đi việc vừa xảy ra.

Bùi Lăng duy trì dáng vẻ của Quánh, bình tĩnh hỏi: "Bí mật của tộc ta có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục, ngươi biết bao nhiêu?"

Nghe vậy, Tế lập tức lắc đầu, tiếng nói ngọt giòn nói: "Phụ thân, ngài chưa từng nói với nữ nhi những chuyện này, nữ nhi cũng không biết cái gì"

Bùi Lăng nhướn mày, lại nói tiếp: "Lầu các trồng hoa Ngọc Lan trên hòn đảo trong hồ, còn có nơi tế tự tộc ta "Dù sao ngươi cũng nên biết bí mật hai nơi này"

Tế khẽ gật đầu, lập tức nói: "Hòn đảo kia là nơi thanh tu của các đời chủ nhân Thanh Khâu"

"Ngẫu nhiên có tân khách quan trọng tới chơi, hoặc là sứ giả thượng giới lâm trần, cũng được sắp xếp nghỉ ngơi ở đó"

"Về phần nơi tế tự.."

"Nơi nào ngoại trừ dùng để câu thông với thượng giới, còn cất giữ chí bảo trấn tộc của tộc ta!"

Ánh mắt Bùi Lăng lấp lánh nhìn qua Tế, thấy nàng nói rất nghiêm túc cũng rất thản nhiên, không có chỗ giấu diếm, không khỏi thầm nghi ngờ.

Tế thật sự không biết việc liên quan với ván cờ?

Vậy vì sao...

Đột nhiên, Bùi Lăng nghĩ tới điều gì đó, không phải Tế không biết việc liên quan với ván cờ, mà nàng trong đoạnnăm tháng này không biết việc liên quan với ván cờ! Phù Sinh kỳ cục là tranh đấu quá khứ và tương lai!

Bí mật của Cửu Vĩ Hồ tộc có liên quan với Phù Sinh kỳ cục, chưa chắc đã xảy ra ở đoạn năm tháng này.

Rất có thể là năm tháng sau khi "Yếm Khư" tiên tôn làm thí nghiệm với Cửu Vĩ Hồ tộc xong!

Nếu nói như thế, trong đoạn năm tháng này, hắn điều tra thế nào cũng không thể đạt được bất kỳ manh mối gì!

1102 chữ

Chương 3041: Sát ý (3)

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không hiểu sao Bùi Lăng đột nhiên sinh sôi ra một ý niệm vô cùng mạnh mẽ... Giết Tế!

Đồ diệt tất cả Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã nhanh chóng lớn mạnh, không cách nào ức chế, tiếng hò hét vô hình như vang vọng toàn bộ lý trí.

Bùi Lăng duy trì dáng vẻ của Quánh, đạp không mà đứng, lông tóc quanh người đột nhiên phần phật phát động, khí tức bốc lên, sát ý cao ngất không bị khống chế tản khắp quanh mình.

Ngay sau đó, toàn bộ bóng dáng của hắn nhoáng lên một cái, khôi phục thành dáng vẻ ban đầu.

Bóng tối như thuỷ triều xuống nhanh chóng tiêu tán, thung lũng ban đầu lặng yên hiện ra.

Tế lập tức giật mình, trong tiếng nói ngọt giòn vừa kinh vừa sợ: "Nhân tộc!"

"Ngươi dám giả mạo phụ thân ta!"

Bùi Lăng không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn qua Tế.

Hắn cũng không biết vì sao lúc này trong lòng chỉ có một suy niệm, giết hết tất cả Cửu Vĩ Hồ nơi này!

Thanh Khâu.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Cơn gió mạnh cuồn cuộn, trong đống đổ nát một mảnh tiêu điều vắng lặng.

Cách bụi cỏ dài, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" khép tay áo mà đứng.

Cách bọn họ không xa, thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng như tuyết nhã nhặn như nước sen thướt tha, môi đỏ mấp máy, tiếng nói trong veo: "Các ngươi còn muốn biết gì nữa?"

Nàng vừa nói ra, "Tử Tắc" suy nghĩ, đột nhiên hỏi dò: "Sau đó Bùi Lăng đã làm cái gì mới rời khỏi Thanh Khâu?" Hiện tại toàn bộ Thanh Khâu đều không có khí tức của Bùi Lăng, "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi". Trong những năm tháng trước khi thiên kiếp phá hủy Thanh Khâu, có khả năng Bùi Lăng đã tìm được cách trở về năm tháng trận chiến hồng hoang.

Đã vậy, hiện tại hắn ta trực tiếp hỏi cách Bùi Lăng rời khỏi Thanh Khâu, nếu thiếu nữ Cửu Vĩ trước mặt biết, đương nhiên không thể tốt hơn.

Nếu đối phương không đáp được, hắn ta cũng không có bất kỳ tổn thất gì.

Lúc này, thiếu nữ Cửu Vĩ nghiêm túc suy nghĩ, nhanh chóng nói: "Lúc ấy tên nhân tộc kia tiến vào khu vực cấm chế tộc ta, đại chiến với phụ thân một trận"

"Sau đó lại hỏi phụ thân rất nhiều vấn đề"

"Nhưng phụ thân biết quá ít"

"Tên nhân tộc kia lặp đi lặp lại đưa ra câu hỏi, từ đầu đến cuối không nghe được điều mình muốn biết"

"Thế là, trong cơn giận dữ tên nhân tộc kia đã đồ diệt toàn bộ Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc!"

"Chỉ có ta vẫn đi theo bên cạnh tên nhân tộc kia, tên nhân tộc kia không làm khó ta"

"Thanh Khâu bị tàn sát không còn, thiên kiếp không có mục tiêu đã lặng lẽ tán đi"

"Không có thiên kiếp phong tỏa, tên nhân tộc kia cũng không bị ngăn cản, cuối cùng thuận lợi rời khỏi Thanh Khâu.

Nghe đến đó, "Phục Cùng" lập tức lại hỏi: "Vậy ngươi là ai?"

Thiếu nữ Cửu Vĩ nở nụ cười xinh đẹp, Dường như đóa hoa nở rộ khắp núi đồi, xa hoa lộng lẫy, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta là trưởng nữ của Quánh chủ nhân Thanh Khâu đời trước"

"Tỷ tỷ của Tế"

"Sau đó..."

"Ta gọi là Kỳ!"

Tế?

Đầu tiên "Tử Tắc" và "Phục Cùng" khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức tràn đầy nghi ngờ.

Tế là tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc trong năm tháng trận chiến hồng hoang Hai người bọn họ được đưa tới Thanh Khâu sau những năm tháng ấy, mặc dù từ đầu tới đuôi chưa từng gặp Tế, nhưng lại nghe đám người Bùi Lăng từng nhắc đến, sở dĩ bọn họ bị nhốt ở trong đoạn năm tháng quá khứ đã trôi qua này, chắc chắn có liên quan với tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc!

Chỉ có điều, ý tứ thật sự trong lời nói của đối phương, nàng không phải Tế, mà là tỷ tỷ của Tế...

Tên thiếu nữ Cửu Vĩ này muốn thay thế "Tế" chân chính!

Nhưng lại không biết trong năm tháng hồng hoang, vị tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc tự xưng là "Tế" kia, rốt cuộc là "Tế" chân chính hay là thiếu nữ Cửu Vĩ trước mặt?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" thấy thiếu nữ Cửu Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ, áo trắng tung bay, không hề có ý nổi giận, "Tử Tắc" lập tức hỏi: "Trong hồ lớn của Thanh Khâu có một hòn đảo giống như giọt nước"

"Ở trên hòn đảo kia có bí mật gì?"

Nghe vậy, thiếu nữ Cửu Vĩ chậm rãi nói: "Hòn đảo kia là nơi thanh tu của các đời chủ nhân Thanh Khâu "Cũng dùng để tiếp đón quý khách hết sức quan trọng trong tộc, hay là lai sứ thượng giới"

"Ngoại trừ cái đó ra, hòn đảo kia.."

"Cũng là chỗ diễn ra trận luận đạo đầu tiên của ta và tên nhân tộc vô cùng thông minh kia" Đôi mắt sắc bén của "Phục Cùng" lóe lên, hỏi tiếp: "Thần miếu Thanh Khâu có bí mật gì?"

"Trong tòa thần miếu kia có một đình viện, sinh ra ngọc thụ, dưới cây có giếng"

"Chiếc giếng kia đã xảy ra chuyện gì?"

"Lại có bí mật gì?"

Nghe nói như thế, thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức im lặng.

Một lát sau, tiếng nói trong veo của nàng cất lên: "Thần miếu là nơi tế tự của tộc ta.

"Bên trong có chí bảo trấn tộc của tộc ta.

"Vì vậy, tộc nhân bình thường không thể tới gần, không thể đi vào!"

"Thần miếu cũng là chỗ diễn ra một trận luận đạo cuối cùng của ta và tên nhân tộc thông minh kia"

"Về phần chiếc giếng kia.."

"Nghe nói, nó là trung tâm linh mạch của toàn bộ Thanh Khâu"

"Năm tháng dài đằng đẵng trước đó, tiên tổ vì chiếc giếng kia, đã quyết định Thanh Khâu là chỗ nghỉ lại của tộc ta."

"Thế nhưng, nếu gặp được chiếc giếng kia... Tuyệt đối không nên nhìn vào trong giếng!"

1081 chữ

Chương 3042: Là ai ra tay?

Thanh Khâu.

Kiếp vẫn trùng điệp, che giấu vô ngần.

Áp lực vô hình như dãy núi không nhìn thấy, trùng điệp ép xuống toàn bộ sinh linh Thanh Khâu.

Sấm sét vang dội, thiên địa sáng tắt.

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, kiếp lôi như thiên hà cuốn ngược, cuồn cuộn giáng lâm.

Trong hư không, một bóng dáng khổng lồ màu trắng, da lông phần phật, bốn chân đạp không, chín đầu đuôi cáo to lớn trào lên tung hoành như là núi tuyết lưu động.

Khí tức thuộc về chủ nhân Thanh Khâu nhét đầy thiên địa, mắt hồ hẹp dài lạnh lùng nhìn qua lôi đình đập vào mặt từ trên không, lạnh lẽo như sương.

Oanh! !

Ánh sáng trắng mênh mông nuốt hết tất cả.

Trên không trung ở rìa hòn đảo, nhánh hoa quanh người "Không Mông" và "Mặc Côi" như rừng, mưa kiếm nhao nhao, thần thông, thuật pháp, tiên thuật đều không giữ lại chút nào thi triển ra, như sóng to gió lớn càn quét bốn phương tám hướng.

Vèo vèo vèo... Tiếng động mau lẹ vút không liên tiếp vang lên, từng Cửu Vĩ Hồ điện xạ tới, trong mắt hồ lấp lánh ánh sáng, lợi trảo xuyên qua hư không, nhao nhao rơi xuống, băng nhận, dây leo, kim châm, miệng lớn... Như biển giận sóng to, gầm thét đó lấy công kích của hai người "Không Mông" và "Mặc Côi".

Phanh phanh phanh phanh...

Tiếng vang liên miên không dứt, hư không không ngừng rung chuyển, ánh sáng bỗng nhiên sáng tắt như phồn hoa nở rộ trong lôi đình.

Trong kịch đấu, đột nhiên tất cả Cửu Vĩ Hồ cùng nhìn về phía "Không Mông", "Mặc Côi", trong lít nha lít nhít mắt hồ có ánh sáng chói mắt, ầm vang long trọng!

Trong nháy mắt, ánh mắt quỷ dị như thủy triều nhanh chóng tuôn ra, từng tầng nuốt hết tâm thần hai người. "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức rơi vào huyễn cảnh, lúc này trong tay dừng kết động pháp quyết. Không do dự chút nào, mấy tên Cửu Vĩ Hồ phản ứng nhanh nhất phát ra mấy đạo lưỡi đao từ trong trảo, đồng thời hư không xung quanh hai người vỡ ra, toàn bộ công kích phát ra từ hồ trảo to lớn đều chỉ về phía "Mặc Côi", lại muốn nhân cơ hội diệt sát nàng ngay tại chỗ!

Nhưng ngay lúc này, ánh mắt "Không Mông" và "Mặc Côi" biến ảo, lại dựa vào nội tình thực lực của Đại Thừa tám mươi hai kiếp, tránh thoát huyễn cảnh, tỉnh táo lại vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Nhìn lưỡi đao và hồ trảo gần trong gang tấc, hai người nhanh chóng ra tay, lúc cực kỳ nguy cấp cứ thế ngăn lại rất nhiều công kích.

Thấy số lượng Cửu Vĩ Hồ rất nhiều, đủ loại thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp, lại còn có càng nhiều Cửu Vĩ Hồ phi độn tới từ trong núi rừng xung quanh, lại kéo dài nữa sẽ cực kỳ bất lợi cho phe mình, lúc này "Mặc Côi" đánh ra một pháp quyết khí tức mờ mịt, bóng dáng nàng hơi chao đảo một cái như nhánh hoa run rẩy, ngay sau đó lít nha lít nhít bóng dáng xuất hiện trong hư không bên cạnh nàng.

Tất cả những bóng dáng này đều giống "Mặc Côi" như đúc, chính là hóa thân của nàng.

Khí tức những hóa thân này đều dưới Đại Thừa.

Ngay sau đó, "Không Mông" ăn ý bấm pháp quyết, tiếng nói lạnh băng: " [Đồng Pháp Thiên Ấn 1!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hóa thân "Mặc Côi" lập tức khí tức ầm vang tăng vọt! Trong nháy mắt, rất nhiều hóa thân đạt đến trình độ không khác bản thể "Không Mông" chút nào.

Không cần nhiều lời, làn váy màu mực bồng bềnh như mây đen dày đặc, tất cả hóa thân lập tức thi triển thủ đoạn, đánh tới Cửu Vĩ Hồ ở xung quanh.

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng sấm ù ù, thuật pháp xuyên qua lui tới, thần thông liên tiếp, phù lục nhanh chóng đốt diệt... Trật tự dao động, pháp tắc cuồng loạn, vô số vân triện xen lẫn bốc lên, hư không đang không ngừng vặn vẹo, xoay tròn.

Trận chiến vốn đã kịch liệt, trong nháy mắt càng lộ ra vẻ bạo loạn.

Vèo vèo...

Nhân lúc rất nhiều hóa thân ngăn chặn những Cửu Vĩ Hồ kia, "Không Mông" và "Mặc Côi" đột nhiên hóa thành hai đạo huyền quang, trong nháy mắt xông phá vòng vây, rời khỏi trên không hòn đảo hình dạng giọt nước!

Bọn họ vừa thoát khỏi trên không hòn đảo, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ đang toàn lực ra tay sau lưng đột nhiên như hải thị thận lâu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa!

Tiếng động kịch liệt cũng lập tức biến mất.

Kiếp vân vẫn che đậy vạn dặm, toàn bộ Thanh Khâu vắng vẻ như đang ngủ đông, phóng tầm mắt nhìn tới, trên hồ lớn khói sương mênh mông, mặt nước lăn tăn, chiếu rọi bóng người lay động.

Mùi tươi mát đặc biệt của thiên tài địa bảo trộn lẫn hơi nước đập vào mặt, làm sinh linh cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

Nhìn lại phía sau lưng, hòn đảo hình dạng giọt nước yên tĩnh đứng sừng sững, trên đó núi đá lởm chởm, lầu nhỏ lưu luyến, trên quảng trường trước lầu có một gốc hoa ngọc lan cổ xưa đang nở rộ.

Đóa hoa trong sáng thấp thoáng giữa cành lá màu xanh sẫm, tươi đẹp tinh khiết như ánh trăng hậu thế.

Một trận đấu pháp vừa rồi như giấc mộng xa vời.

"Mặc Côi" tâm niệm vừa động, lập tức nhanh chóng nói: "Ta không cảm giác được những hóa thân vừa phân ra!"

"Chúng ta đã về năm tháng của Bùi Lăng"

Nghe vậy, "Không Mông" khẽ gật đầu, nhanh chóng nói: "Đi đến bên bờ dòng suối kia trước, tụ hợp cùng Hồn Nghi, Tử Tắc còn có Phục Cùng!"

Lúc nói chuyện, hai người phân biệt phương hướng, lập tức thi triển độn pháp, nhanh chóng chạy tới bên bờ Hoa Khê.

Chẳng mấy chốc, bọn họ lại đi đến bên bờ Hoa Khê kia.

1102 chữ

Chương 3043: Là ai ra tay? (2)

Lúc này rừng hoa lặng yên rì rào, hoa rơi lơ lửng đầy mặt suối, dòng nước róc rách tuôn ra, đá xanh nguy nga, giọt nước bắn tung toé như ngọc.

Trên trời cao, kiếp vẫn nặng nề, uy áp vô hình vẫn bao phủ khắp nơi.

Bên khe suối xa ngút ngàn dặm không bóng người, "Hồn Nghi" không ở đây, hiển nhiên "Tử Tắc" và "Phục Cùng"

vẫn chưa đến tụ hợp, trong lúc đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy tung tích của bất kỳ đồng bạn nào. "Không Mông" nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, thần niệm lập tức triển khai, dò xét quanh mình. Trong giây lát, nàng càng nhíu chặt lông mày.

Nơi thần niệm đi qua không phát hiện tung tích Bùi Lăng, cũng không phát hiện khí tức của bất kỳ Cửu Vĩ Hồ nào!

Địa giới Thanh Khâu cực kỳ rộng rãi, lấy tu vi của nàng, thần niệm không cách nào bao phủ toàn bộ Thanh Khâu. Nhưng trong địa giới bị thần niệm bao trùm, điều tra từng khúc lại không tìm ra khí tức của bất kỳ sinh linh nào.

Lúc này nàng trầm giọng nói: "Không tìm được Bùi Lăng, Hồn Nghi, Tử Tắc còn có Phục Cùng"

"Ngươi và ta ở lại chỗ này chờ bốn người bọn họ tới, hay trực tiếp đi tìm bọn họ?"

"Mặc Côi" nhíu mày trầm ngâm.

Nàng liên tục thi triển thủ đoạn, cũng không cảm giác được sự tồn tại của đám người Bùi Lăng.

Hơi suy nghĩ, "Mặc Côi" nhanh chóng nói: "Bùi Lăng đang thử tìm cách rời khỏi đoạn năm tháng này, chúng ta không tiện làm phiền.

"Hồn Nghi là người Vô Thủy sơn trang, phong cách hành sự tùy tâm sở dục, không thể nắm bắt. "Mặc dù chúng ta sắp xếp nàng ở lại nơi đây, nhưng việc nàng tùy ý rời đi cũng nằm trong sự đoán trước"

"Nhưng Tử Tắc và Phục Cùng... "

"Chúng ta tiến về đảo hoang trong hồ kiểm tra, gặp tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc, trải qua một trận giao thủ, chậm trễ thời gian không ngắn, dù như thế cũng đã trở về nơi đây tụ hợp"

"Tử Tắc và Phục Cùng lại vẫn chưa về."

"Bên thần miếu chắc chắn cũng có biến!"

"Không Mông" nghe vậy, nhẹ gật đầu nói: "Vậy đi thần miếu!"

Nói xong, hai người lại không trì hoãn, lập tức chạy tới thần miếu.

Rất nhiều cỏ cây nhao nhao rút lui, xuyên qua dòng suối, sông, căn phòng... Sau một khoảng thời gian, hai người tới trước thần miếu.

Toà miếu thờ này toàn thân bò đầy cây sắn dây và rêu xanh, giữa cự mộc thấp thoáng che trời như hòa làm một thể với cả tòa rừng rậm.

Lúc này, cửa lớn thần miếu đóng chặt, trong ngoài vắng vẻ, u tĩnh trầm mặc.

"Không Mông" và "Mặc Côi" dừng bước trước thần miếu, thần niệm đảo qua quanh mình, không phát hiện vấn đề gì.

Sau đó, tâm niệm của "Không Mông" vừa động, lập tức phân ra một bộ hóa thân.

Sau khi hóa thân xuất hiện, lúc này đi ra phía trước, đưa tay đẩy cửa lớn đóng chặt.

Cửa lớn im hơi lặng tiếng mở ra một khe hở chật chội.

Trong khe hở, một vùng tăm tối cũng thấy không rõ cái gì.

Thần niệm của "Không Mông" và "Mặc Côi" thăm dò vào trong đó, lập tức cảm giác được đủ loại bày biện trong thần miếu, không khác gì bọn họ đã thấy vào trước đó.

Chỉ có điều, trong miếu thờ trống rỗng, không có khí tức gì, cũng không có tung tích của "Tử Tắc" và "Phục Cùng"

Bọn họ cẩn thận thu liễm khí tức cả người, hóa thành hai đạo huyền quang nhanh chóng chui vào khe cửa. Trong miếu điện nguy nga cao lớn, nhân tộc bé nhỏ như kiến.

"Không Mông" và "Mặc Côi" vừa tiến vào thần miếu, lập tức phát hiện điều không đúng.

Nơi này có khí tức Cửu Vĩ Hồ tộc!

Hai người nhanh chóng nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt nhau. Vừa rồi Bùi Lăng dẫn các nàng tới đây, cũng không thấy bất kỳ Cửu Vĩ Hồ gì ở chỗ này!

Nghĩ tới đây, "Không Mông" và "Mặc Côi" không nói gì, lúc này im ắng đi vào chỗ sâu trong thần miếu.

Chỗ sâu trong thần miếu, thiền điện.

Trong đình viện rộng lớn, tán cây to lớn thướt tha như nắp, cành lá đều óng ánh sáng long lanh như ngọc như băng.

Giếng cổ dưới cây tĩnh mịch, Cửu Vĩ Hồ to lớn ngồi bên cạnh, một thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng nhỏ yếu động lòng người, cùng mấy lão giả Cửu Vĩ Hồ mặc lễ trang trọng đứng hầu bên cạnh.

Tất cả Cửu Vĩ Hồ đều vẻ mặt nghiêm nghị. Trên mặt đất phía trước bọn họ bày biện một cái bàn thờ hẹp dài. Trên bàn bày trái cây, mỗi một trái đều sinh cơ bừng bừng và linh khí tràn trề.

Sau bàn thờ là một cự đỉnh ba chân, trong đỉnh cắm lít nha lít nhít linh hương.

Hiện tại tất cả linh hương đều đang điểm đốt. Hơi khói dày đặc như mây mù, tràn ngập toàn bộ trong đình.

Ánh mắt đám Cửu Vĩ Hồ sáng ngời, cẩn thận quan sát hình dạng hơi khói, thỉnh thoảng khom mình hành lễ.

Trong đình ngọc thụ không gió mà bay, cành lá lượn quanh phát ra tiếng trong trẻo, nhỏ vụn, du dương uyển chuyển như lễ nhạc cổ xưa.

Nhìn tình cảnh trang nghiêm trịnh trọng này, "Không Mông" và "Mặc Côi" nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, lập tức nhận ra Cửu Vĩ Hồ khổng lồ cầm đầu là hồ tiên Quánh vừa gặp ở tiểu lâu trên đảo hoang trong hồ, chỉ ra tay đã suýt khiến các nàng vẫn lạc!

Hiện tại bọn họ vừa thoát ra khỏi hòn đảo kia, không ngờ lại gặp được đối phương trong tòa thần miếu này! Ngay lúc hai người suy nghĩ, Quánh chầm chậm quỳ gối theo tiếng nhạc, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao lạnh lùng nhìn về phía "Không Mông" và "Mặc Côi".

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Gió núi du dương, cỏ mọc um tùm.

Thanh Khâu.

Toàn bộ thung lũng ngổn ngang lộn xộn, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ ngủ say.

1104 chữ

Chương 3044: Là ai ra tay? (3)

Quánh hình thể đặc biệt khổng lồ ngồi trong sườn núi đổ nát, không nhúc nhích như một bức tranh bị đọng lại.

Ở bên cạnh, Tế đầy tức giận nhìn chằm chằm Bùi Lăng.

Sát ý quanh người Bùi Lăng bừng bừng phấn chấn, hai mắt đỏ hồng như ngay sau đó sẽ lập tức ra tay, đồ diệt tất cả Cửu Vĩ Hồ nơi đây!

Nhận ra trạng thái của mình không đúng, hắn không do dự chút nào, lúc này trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Hằng Hỏa Chân Quyết) !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ...

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn lập tức tỉnh táo, sát ý trên dưới cả người như thuỷ triều xuống tán đi. Bùi Lăng lập tức khôi phục tỉnh táo, vừa rồi hắn đột nhiên có sát niệm lớn như vậy... Là ai ra tay với hắn?

Chắc không phải Cửu Vĩ Hồ tộc, Cửu Vĩ Hồ không có khả năng để hắn tàn sát Thanh Khâu!

Là "Cựu"?

Không có khả năng Đồ diệt Thanh Khâu Cửu Vĩ trong năm tháng quá khứ, không có bất kỳ ý nghĩa gì với "Cựu".

Hơn nữa, hắn có thể xuất hiện trong đoạn năm tháng này, chính là vì Cửu Vĩ Hồ tộc mời...

Là "Vi"?

Cũng không giống Cửu Vĩ Hồ tộc khác thì hắn không rõ ràng, nhưng "Tế" vẫn sống trong năm tháng trận chiến hồng hoang.

Nếu vừa rồi hắn thật sự đồ diệt toàn bộ Cửu Vĩ Hồ nơi này, trong tương lai tương ứng nhất định xảy ra sự thay đổi.

Quá khứ thay đổi tương lai... Đây cũng không phải chuyện gì tốt với "Vị"!

Trừ khi...

Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc bị diệt không phải thay đổi tương lai, mà là tương lai chân chính!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển bắt đầu tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết .

1Chỉ có điều, tu vi của hắn đã là Đại Thừa đỉnh phong, chỉ tu luyện công pháp không cách nào gia tăng bất kỳ tu vi gì.

Bởi vậy, hệ thống chỉ vận chuyển mấy tức, tiếng nhắc nhở lại vang lên trong đầu hắn: "Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Ngay sau đó, Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể.

Thấy hệ thống không nhắc đến chi nhánh thăng tiên, cũng không có bất kỳ thao tác gì khác, Bùi Lăng lập tức càng thêm chắc chắn, "Cựu" và "Vị" còn chưa thật sự ra tay! Trước đó hắn đối mặt với "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn cũng là như thế.

Chỉ có chờ hai vị Tiên Tôn đưa ra tiên lộ chân chính, hệ thống mới có thể phát động chi nhánh thăng tiên tương ứng...

Đang nghĩ ngợi, Quánh vẫn ngưng trệ bất động lại mở miệng một lần nữa, trầm giọng nói: "Sau khi hai tên nhân tộc kia chạy trốn khỏi hòn đảo, hoàn toàn biến mất trong Thanh Khâu "Tiếp theo thiên kiếp không ngừng rơi xuống"

"Con cháu trong tộc bị thiên kiếp khóa chặt lần lượt vẫn lạc.."

"Ngày thứ hai Thanh Khâu bị thiên kiếp phong tỏa, ta dẫn theo Tế và mấy vị trưởng lão may mắn còn sống sót trong Thanh Khâu tiến vào thần miếu, dựa theo nghi thức huyết mạch truyền thừa dâng lên tế phẩm, kết nối với thượng giới"

"Ngay lúc chúng ta tế tự, hai tên nhân tộc kia lại xuất hiện!"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn không do dự chút nào, toàn bộ thân hình như hoa trong gương, trăng trong nước hơi dập dờn.

Trong nháy mắt, nhục thân hắn biến ảo nhanh chóng kéo dài, thể xác khổng lồ, mạnh mẽ, nhẹ nhàng, ưu nhã nhét đầy hư không, chín đầu đuôi dài thoải mái vung vẩy như núi tuyết to lớn lao nhanh mãnh liệt, lại lần nữa hóa thành dáng vẻ Quánh.

Bùi Lăng há miệng, dùng giọng điệu giống Quánh như đúc, thay thế đối phương nói: "Tế tự quan trọng, chúng ta không để ý đến hai tên nhân tộc kia.

"Hai tên nhân tộc kia nhân cơ hội rời đi..."

Đang nói, Bùi Lăng đã phát hiện tiên lực trong cơ thể mình không có bất kỳ tiêu hao gì!

Hắn lập tức nhướn mày, dựa theo kinh nghiệm vừa rồi không có tiên lực tiêu hao, có nghĩa lời nói của hắn không trở thành sự thật!

Chuyện gì xảy ra?

Vừa nãy hắn còn có thể dùng thân phận Quánh, thay thế đối phương thay đổi quá khứ, vì sao lần này không được?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại nghe tiếng nói của Quánh trầm thấp tiếp tục nói: "Ta và tên nhân tộc kia, lần luận đạo thứ nhất là tên nhân tộc kia thắng"

"Ba ngày trước, lần luận đạo thứ hai, hai tên nhân tộc kia trực tiếp rời đi chính là bỏ quyền, người thắng là ta"

"Lúc ấy, hai tên nhân tộc kia lại xuất hiện!""Ta biết, một trận luận đạo cuối cùng sắp bắt đầu...

"Trận luận đạo này là quá khứ và tương lai"

"Ta đi đến bên cạnh giếng cổ, cúi đầu nhìn vào trong giếng"

"Nước giếng bình tĩnh không lay động, soi sáng ra cái bóng của ta"

"Đó là một bộ hài cốt đã sớm không có bất kỳ huyết nhục và sinh cơ gì"

"Ta chợt nhớ tới, hóa ra ta đã sớm vẫn lạc.

"Vẫn lạc dưới thiên kiếp!"

"Chẳng những ta đã vẫn lạc, toàn bộ Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc cũng lần lượt chịu thiên kiếp, lần lượt thân tử đạo tiêu, hóa thành tro tàn, tản vào bốn phương, không còn chút vết tích nào nữa"

1108 chữ

Chương 3045: Chậm một bước

"Hiện tại tộc ta chỉ có thể từng lần một tái diễn tộc quần hủy diệt trong năm tháng quá khứ!"

"Không!"

"Tộc ta là đại tộc hồng hoang, sinh ra cường đại, huyết mạch tự phụ!"

"Ta là dòng chính Cửu Vĩ Hồ, đời đời chấp chưởng Thanh Khâu, Thanh Khâu Cửu Vĩ tuyệt đối không thể hủy diệt trong tay ta! !"

"Ta muốn thay đổi tất cả!"

"Thanh Khâu Cửu Vĩ không thể đoạn tuyệt bởi vậy!"

"Huyết mạch tộc ta, truyền thừa tộc ta, tương lai tộc ta... Tiếp tục đời đời truyền lại, mãi mãi không ngừng!"

"Cho dù nỗ lực trả giá bất cứ điều gì, ta cũng cam tâm tình nguyện! !"

Nói đến đây, Quánh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói trầm thấp lạnh băng: "Nhân tộc, ngươi có thể nghĩ thành tiên!"

Thanh Khâu.

Trong thần miếu.

Trong đình viện rộng lớn, đại đỉnh cắm đầy linh hương tuỳ tiện thiêu đốt.

Hơi khói mờ mịt chìm chìm nổi nổi như biển mây biến ảo, tụ tán nhẹ nhàng.

Trên bàn thờ, linh quả từng đống, hương thơm ngào ngạt đặc biệt của thiên tài địa bảo tán khắp.

Cửu Vĩ khổng lồ, thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng nhỏ yếu và mấy Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đứng hầu sau bàn thờ, đều bào phục hợp quy tắc, vẻ mặt trang nghiêm.

Ngọc thụ trong góc không gió mà bay, tiếng kim ngọc va chạm trong trẻo, đám Cửu Vĩ thu tay áo hành lễ, cẩn thận tỉ mỉ, ý trang nghiêm như thực chất.

"Không Mông" và "Mặc Côi" ẩn nấp bên cạnh cột trụ, trong tay bấm niệm pháp quyết, dao động vô hình bao phủ toàn thân, toàn lực che lấp khí tức và tung tích, đôi mắt sáng lập lòe nhìn trộm trong bóng tối.

Thấy lần này lại có rất nhiều Cửu Vĩ Hồ tộc tiến hành tế tự trong thần miếu, tên hồ tiên cực kỳ cường đại kia cũng ở trong đó, hai người lập tức kịp phản ứng đây không phải năm tháng của Bùi Lăng Suy nghĩ chưa dứt, đầu Cửu Vĩ Hồ khổng lồ kia đột nhiên quay đầu, mắt hồ như điện nhìn về phía các nàng. Bị phát hiện!

Sắc mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" trầm xuống, không do dự chút nào thi triển thân pháp chạy ra ngoài. Huyền quang như tiễn, trong chớp mắt xuyên qua hành lang, cửa ra vào, đình viện trùng điệp, sau đó xuất hiện ở cửa chính thính đường.

Qua toà thính đường không chút che đậy này chính là cửa lớn thần miếu.

Chỉ có điều, vừa nãy cửa lớn đã bị đẩy ra, chẳng biết đã khép kín từ lúc nào, đá xanh nặng nề ngăn cản đường đi, cửa đá nặng nề cao lớn, rêu xanh tinh mịn sinh ra trên đó lại không có bất kỳ khe hở gì.

Ánh sáng lóe lên, hiện ra hình dáng của "Không Mông" và "Mặc Côi", bọn họ dừng lại sau cửa, váy dài của "Không Mông" vung lên một cái, nhanh chóng đánh ra một đạo khí kình mềm mại, nhào về phía cửa lớn muốn mở nó ra. Nhưng khí kình vừa chạm đến cửa lớn, phía trên cửa ra vào hiện ra vẫn triện, dao động vô hình như thủy triều cuồn cuộn, trong chớp mắt thôn phệ cỗ khí kình kia.

Cửa ra vào nguy nga lại không động đậy, không hề có ý mở ra.

"Không Mông" và "Mặc Côi" thấy rõ, hàng lông mày kẻ đen cũng nhăn lại.

Chợt không trì hoãn chút nào, nhao nhao thi triển thủ đoạn, thuật pháp và thần thông như cuồng phong mưa rào, ầm vang đánh về phía cửa lớn và vách tường bốn phía.

Cánh hoa thuần trắng bay lả tả, ánh sáng nhạt màu vàng óng đột nhiên sáng lên, bao phủ toàn bộ căn phòng này. Hai vị Đại Thừa tám mươi hai kiếp toàn lực ra tay, chưa thể tạo thành một tổn thương chút nào với thần miếu. Mưa kiếm như gió táp mưa rào qua đi, chỉ phá hỏng một ít rêu xanh ở trong góc, chợt lộ ra vách tường hoàn hảo không chút tổn hại.

Ngay lúc này, bóng trắng lóe lên, một bóng dáng nhỏ yếu động lòng người chậm rãi đi tới từ phía sau.

Trong lòng "Không Mông" và "Mặc Côi" có cảm giác, đột nhiên quay đầu.

Chỉ thấy tên thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng nhỏ yếu kia váy dài nhẹ khép, yên tĩnh đứng sau lưng bọn họ không xa, ánh mắt nàng như nước, tiên tư dật mạo, khí tức mờ mịt mà cao xa, là một vị Chính Tiên!

Đương nhiên, nếu nàng chỉ là một vị Chính Tiên, lấy tu vi hiện tại của "Không Mông" và "Mặc Côi" cũng không sợ chút nào!

Vấn đề là, trong tòa thần miếu này còn có một sự tồn tại càng cường đại hơn.

Khí tức của sự tồn tại kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là Chính Tiên!

Thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng nhỏ yếu nhìn qua "Không Mông" và "Mặc Côi", tiếng nói ngọt giòn: "Hai vị nhân tộc, phụ thân mệnh ta đến mời các ngươi đi luận đạo"

Luận đạo?

"Không Mông" và "Mặc Côi" đều đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết đánh cược một lần, nghe nói như thế lập tức khẽ giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, "Mặc Côi" nhanh chóng hỏi: "Luận đạo cái gì?"

Thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng nhỏ yếu vừa muốn mở miệng, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm, vô cùng rộng lớn truyền đến từ nơi xa xa sau lưng nàng, chấn động toàn bộ thần miếu: "Quá khứ còn có tương lai".

Nghe vậy, vẻ mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Hiện tại bọn họ đã bị nhốt ở trong năm tháng quá khứ đã trôi qua!

Lần luận đạo đột ngột này, rất có thể cất giấu manh mối rời khỏi đoạn năm tháng này như thế nào!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Không Mông" và "Mặc Côi" nhìn nhau, sau đó hai người đều khẽ gật đầu.

"Không Mông" lập tức gật đầu nói: "Được!"

Thấy hai người đồng ý, thiếu nữ Cửu Vĩ nhỏ yếu hơi nghiêng người, đưa tay trang nghiêm đón khách.

Chợt đi ở phía trước, dẫn đường cho các nàng.

"Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức đuổi theo.

1097 chữ

Chương 3046: Chậm một bước (2)

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn trong hành lang cổ xưa nguy nga, làn váy như đám mây đi đầu, làn váy cẩm tú đi phía sau, ba bóng hình xinh đẹp nối đuôi nhau mà đi, bước nhanh vào chỗ sâu trong đình viện.

Chẳng mấy chốc, hai người đi theo thiếu nữ áo trắng nhỏ yếu, lại quay về toà đình viện rộng lớn kia.

Trong đình ngọc thụ vẫn lượn quanh, linh hương trong đỉnh đã bị đốt đi rất nhiều, hơi khói mênh mông, lưu chuyển như gió, mù mịt đầy đình.

Thiên tài địa bảo trên bàn dài oánh nhuận sáng ngời, ánh sáng lại sáng tắt trong mây mù.

Trong tiếng kim ngọc va chạm trang trọng, bóng cây nhỏ vụn đầy đất.

Đầu Cửu Vĩ Hồ kia khí tức cường đại, thể phách cũng khổng lồ ngồi bên giếng, Cửu Vĩ xoã tung như bình phong uốn lượn.

Ở sau lưng hắn ta, vẻ mặt mấy Cửu Vĩ Hồ trưởng lão mặc lễ phục nghiêm nghị, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm về phía "Không Mông" và "Mặc Côi".

Thiếu nữ Cửu Vĩ nhỏ yếu đi đến chỗ cách Cửu Vĩ Hồ khổng lồ không xa, hơi khom người, tiếng nói ngọt giòn: "Phụ thân, nhân tộc đã đến"

Cửu Vĩ khổng lồ khẽ gật đầu nhưng không nhìn về phía "Không Mông" và "Mặc Côi", ánh mắt hắn ta cụp xuống, vẫn không chớp mắt nhìn vào trong giếng trước mặt.

Thấy thế, thiếu nữ Cửu Vĩ nhỏ yếu lặng yên không tiếng động ngồi dậy, lùi đến sau người, yên tĩnh mà đứng, không nói gì nữa.

"Không Mông" và "Mặc Côi" đứng trong đình viện, ánh mắt lấp lánh nhìn qua đầu Cửu Vĩ khổng lồ kia.

Trong đình hoàn toàn yên tĩnh.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, "Không Mông" mở miệng trước tiên: "Nếu là luận đạo, không biết các hạ có cao kiến gì?"

Nghe được giọng nói của hai người, lúc này vị Cửu Vĩ khổng lồ kia mới ngẩng đầu, nhìn về phía các nàng. Trong chớp mắt, khí tức vốn cường đại của hắn ta đột nhiên thâm thúy, mờ mịt như không thể nắm lấy, như không cách nào nhìn thẳng, lại như trong nơi tối tăm tràn đầy sự uy hiếp làm chúng sinh run sợ.

So với lúc "Không Mông" và "Mặc Côi" mới nhìn trộm trong bóng tối, Cửu Vĩ này càng kinh khủng hơn, càng khó lường hơn. Dường như trong nháy mắt, trong thể xác vị Cửu Vĩ trước mặt im hơi lặng tiếng đổi sang một sự tồn tại càng thêm khó lường, cường đại, đáng sợ.

Hắn ta cao xa khó tả như ở trên trời cao.

Từ chỗ cao mà bọn họ không thể nào hiểu được, chỉ thoáng nhìn qua đã khiến chúng sinh rùng mình, phủ phục chiến căng. "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức cảm thấy một trận run rẩy không tự chủ được.

Vào lúc này, Cửu Vĩ khổng lồ chậm rãi mở miệng: "Nhân tộc, các ngươi có biết trong chư thiên vạn giới, ai là đại tộc thứ nhất?"

Nghe vậy, "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức cảm thấy vấn đề này rất quen thuộc!

Bọn họ chợt kịp phản ứng, trong năm tháng trận chiến hồng hoang, tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc Tế cũng từng hỏi Bùi Lăng về vấn đề này.

Nghĩ tới đây, "Không Mông" lập tức nói: "Tương lai, tất nhiên là nhân tộc ta!"

Cửu Vĩ khổng lồ bình tĩnh tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi cảm thấy tộc ta như thế nào?"

Vẻ mặt "Mặc Côi" trầm tĩnh, nói: "Cửu Vĩ Hồ chính là đại tộc hồng hoang, sinh ra cường đại, thiên phú huyễn thuật càng là như sấm bên tai trong chư thiên vạn giới"

Cửu Vĩ khổng lồ khẽ gật đầu, chợt từ tốn nói: "Trong chư thiên vạn giới, tộc quần nhiều như hằng hà sa số"

"Từ xưa đến nay, đại tộc chân chính cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay"

"Bất kỳ một tộc quần nào có thể gọi là đại tộc, ít nhất phải có được một vị Tiên Vương!"

"Kim Ô tộc, Long tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc, Điến Bằng tộc... Con cháu huyết mạch chính thống có thể sinh ra làm tiên, là vì trong tộc có sự tồn tại của Tiên Vương"

"Tiên Vương thống lĩnh một phương giới thiên, bất hủ bất phôi, vĩnh trấn khí số"

"Chỉ có loại tồn tại này mới là một tộc quần, đảm bảo từ xưa đến nay cường đại"

"Từ xưa đến nay hai tộc quần mạnh nhất hồng hoang là Kim Ô tộc và Long tộc"

"Hai đại tộc này cũng không chỉ có một vị Tiên Vương"

"Thế nhưng, dù là đại tộc cỡ nào, tộc quần huy hoàng vinh quang cỡ nào..

"Ở trong mắt Tiên Tôn, đều chỉ là mây khói thoảng qua, không đáng nhắc đến "Bây giờ Thanh Khâu bị thiên kiếp phong tỏa, ngăn cách trong ngoài.

"Dòng dõi tộc ta lần lượt vẫn lạc dưới kiếp lôi, sinh ra cường đại, vinh quang, tương lai tộc quần đều là... Đều là bọt nước!"

"Trước đó, Kim Ô tộc và Long tộc cũng từng xảy ra việc giống vậy!"

Nói đến đây, Cửu Vĩ khổng lồ chậm rãi nhắm mắt, trầm giọng nói, "Hành động của Tiên Tôn, chỉ có Tiên Tôn mới có thể chống lại "Hai lần trước là Ly La tiên tôn ra tay, Kim Ô tộc và Long tộc mới không bị diệt tộc"

"Lần này đến lượt tộc ta!"

"Chúng ta vừa tế tự, chính là muốn liên hệ với thượng giới, hy vọng chư vị tiên tổ thượng giới có thể trợ giúp Thanh Khâu giải quyết kiếp số lần này "Nhưng lần này người ra tay lại không phải Ly La tiên tôn...

Tiếng nói lượn lờ chưa tán đi, Cửu Vĩ khổng lồ nhìn "Không Mông" và "Mặc Côi", đột nhiên thay đổi chủ đề, nhanh chóng nói: "Nhân tộc, đi tới nhìn miệng giếng này một chút.

"Đây là cơ duyên thành tiên của các ngươi!"

Thanh Khâu.

Trong khu vực cấm chế Hồ tộc.

Bùn cát ngổn ngang lộn xộn, cỏ mọc ngã trái ngã phải.

Gió núi lạnh thấu xương, thổi qua muôn sông nghìn núi.

Cỏ cây thấp thoáng trong đống đổ nát thê lương, trong gió vi vu vắng lặng im ắng.

1095 chữ

Chương 3047: Dòng sông năm tháng

Trong núi rừng trống trải, ba bóng dáng yên tĩnh đứng đó.

Làn váy dài của thiếu nữ Cửu Vĩ bồng bềnh, tiếng nói trong veo: "Thế nhưng, nếu gặp được chiếc giếng kia.."

"Tuyệt đối không nên nhìn vào trong giếng!"

Nghe vậy, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức nhướn mày.

Khí tức của giếng nước kia rất cổ xưa, bọn họ đã nhìn vào bên trong!

Lúc mới đầu, bọn họ chỉ thấy được cái bóng của mình ở trong giếng; sau đó bọn họ thuận miệng nhắc tới "Không Mông" và "Mặc Côi", kết quả cái bóng trong giếng lập tức biến ảo, trong chớp mắt đã hóa thành cảnh tượng bên "Không Mông" và "Mặc Côi".

Sau đó, bọn họ lại nhắc đến Bùi Lăng.

Cái bóng trong giếng lại hóa thành một bàn cờ đen trắng đan xen.

Chiếc giếng cổ kia thật sự rất cổ quái! Nhưng cho đến tận nay, ngoại trừ có thể thấy một vài tình cảnh của những người khác, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho bọn họ...

Ngay lúc hai người tập trung vắt óc suy nghĩ, thiếu nữ Cửu Vĩ đột nhiên thay đổi sắc mặt, thật nhanh nói: "Sau khi tên nhân tộc kia tiến vào khu vực cấm chế tộc ta, đại chiến một trận với phụ thân ta!"

"Mặc dù đã vặn hỏi đủ kiểu, tên nhân tộc kia không đạt được manh mối gì có tác dụng với hắn, nhưng hắn lòng dạ tốt bụng, tính tình bình thản, không thích giết chóc, đã trực tiếp rời đi không ra tay với tộc ta.

"Thế nhưng, ngay lúc này...

"Thiên kiếp hạ xuống, thiên uy cuồn cuộn nuốt hết toàn bộ Thanh Khâu!"

"Tộc ta đau khổ chống đỡ cấm chế, cuối cùng không thể ngăn cản, tất cả cấm chế sụp đổ, Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc còn lại đều bị thiên kiếp diệt sát ngay tại chỗ!"

"Chỉ có ta.."

"Vẫn đi theo bên cạnh tên nhân tộc kia, được tên nhân tộc kia che chở, thuận lợi vượt qua thiên kiếp"

"Thanh Khâu bị phá hủy, thiên kiếp không có mục tiêu lặng yên tán đi"

"Không có thiên kiếp phong tỏa, tên nhân tộc kia cũng không bị ngăn cản, cuối cùng thuận lợi rời khỏi Thanh Khâu.."

Nói xong, thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, đã chậm một bước!

Thanh Khâu.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Gió núi lạnh thấu xương, cỏ dài rủ xuống.

Từng Cửu Vĩ Hồ nặng nề mê man, lúc da lông tuyết trắng lay động như tuyết đọng loang lổ.

Dưới vách núi đổ nát, thể xác Quánh khổng lồ ngồi đó như núi, bên cạnh hắn ta là một thiếu nữ nhỏ yếu động lòng người khép tay áo đứng đó, tay áo bồng bềnh.

Giữa không trung, Bùi Lăng đạp không mà đứng, xung quanh có "Hồn Nghi" và hóa thân Mạc Lễ Lan chen chúc.

Đôi bên cách không giằng co, ánh mắt Quánh như điện nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói trầm thấp hỏi: "Nhân tộc, ngươi muốn thành tiên!"

Lúc nói chuyện, khí tức của hắn ta như từ đứng im lập tức hóa thành sôi trào.

Một luồng lực lượng cường đại vô song chầm chậm dâng lên.

Khí tức khiến chúng sinh hoảng sợ bắn thẳng vào mây xanh, nhét đầy càn khôn. Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn vẫn không trả lời, "Hồn Nghi" bên cạnh đã khinh thường cười lạnh lên tiếng: "Chỉ là huyễn cảnh, cái gọi là chư thiên vạn giới, chúng sinh vạn vật đều là hư ảo!"

"Bùi tiên để vẫn luôn là Tiên Đế "Chỉ có điều vì rèn luyện đạo tâm, thần hồn lâm trần, thể xác lịch luyện ở trong phương huyễn cảnh này, tu vi thấp chút mà thôi"

"Huyễn cảnh tiên nhân hư vô mờ mịt, có gì để nghĩ?" Quánh không để ý đến "Hồn Nghi", ánh mắt cần không hề chớp nhìn về phía Bùi Lăng.

Ánh mắt Bùi Lăng yên tĩnh, hóa thân Mạc Lễ Lan bên cạnh hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm lạnh lùng khóa chặt Tề.

Chỉ cần Quánh có chút hành động khác lạ, sẽ lập tức đánh ra một kích lôi đình với nữ nhi của hắn ta!

Bùi Lăng và Quánh nhìn nhau, tiếng nói bình thản không gợn sóng: "Nơi này không có Kiến Mộc, thành tiên như thế nào?"

Quánh lập tức nói: "Kiến Mộc là tiên thê liên thông phương giới vực này với chư thiên thượng giới"

"Đây là một con đường lên trời tương truyền từ xưa, chúng sinh đều biết"

"Nhưng lại không phải duy nhất!"

"Còn có một con đường, không chỉ có thể kết nối vào giới chư thiên, càng có thể nối thẳng lên thiên đạo!"

"Con đường này tồn tại vĩnh hằng, bất hủ bất phôi, bất diệt bất động"

"Hắn không chỉ đơn thuần là đường tắt lên trời"

"Chư thiên vạn giới, trật tự hỗn độn, sinh tử luân hồi... Tất cả đều không thể rời khỏi con đường này!"

"Con đường này, gọi là... Dòng sông năm tháng!"

Dòng sông năm tháng... Trong lòng Bùi Lăng lập tức vô cùng cảnh giác.

Hắn âm thầm đánh giá xung quanh, chợt phát hiện toàn bộ khu vực cấm chế, thung lũng rộng lớn, không biết đã rơi vào một mảnh đứng im từ lúc nào.

Cỏ mọc giữ nguyên dáng vẻ chập chờn; dòng suối cũng đang hiện ra gợn sóng và bọt nước; từng Cửu Vĩ Hồ phủ phục ngủ say, da lông phong nhung như sẽ tiếp tục bồng bềnh ngay sau đó; lúc Tế khép tay áo đứng thẳng, váy dài nhanh nhẹn muốn bay, như có thể giang hai cánh bay lên bất cứ lúc nào; "Hồn Nghi" áo đậm phần phật, từng sợi tóc sương giá rủ xuống bên hông, dường như sắp quay cuồng... Tất cả đều như dừng lại, ngưng kết thành bức tranh, như pho tượng, rơi vào sự dừng lại tuyệt đối, không có bất kỳ động tác gì. Thậm chí hóa thân Mạc Lễ Lan cũng giữ nguyên hành động đạp không mà đứng, trong phương thiên địa này chỉ có bản thể Bùi Lăng còn có thể động đậy!

Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lập tức đưa tay nắm chặt bàn tay Mạc Lễ Lan.

1078 chữ

Chương 3048: Dòng sông năm tháng (2)

Ngay sau đó, Mạc Lễ Lan hóa thành một đoàn bóng tối thuần túy, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn.

Quanh người Bùi Lăng hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm, chẳng mấy chốc loại đường vân này đều biến mất, khí tức của hắn đột nhiên tăng trưởng một đoạn.

Thu hồi hóa thân, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quánh, tiếng nói lạnh băng: "Ngươi là ai?"

Quánh không để ý đến vấn đề này, ánh mắt hắn ta vẫn tập trung vào Bùi Lăng, tiếp tục nói: "Nhân tộc, bây giờ ngươi muốn thành tiên?"

Bùi Lăng càng nhíu chặt chân mày hơn, tu sĩ tu chân là vì thành tiên!

Hắn cũng giống vậy!

Trường sinh bất tử, đồng thọ với trời đất, nhật nguyệt đồng huy, bất hủ bất phôi... Ai không muốn?

Nhưng trong tình huống này...

Rốt cuộc là thành tiên hay trở thành vật liệu cũng chưa biết được!

Hắn cũng không dám tùy tiện đồng ý!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Dòng sông năm tháng, lại cần thành tiên như thế nào?"

Giọng Quánh rộng lớn, xa xăm: "Để lại một dấu chân không có cách nào bị cọ rửa trong dòng sông năm tháng!"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Ta không rõ ý ngươi"

Quánh quát: "Ngươi sẽ hiểu ngay thôi!"

Vừa nói xong câu này, tất cả xung quanh ầm vang biến ảo!

Toàn bộ khu vực cấm chế Hồ tộc, tất cả cấm chế biến mất từng khúc.

Sau đó, toàn bộ thung lũng, tính cả Cửu Vĩ Hồ ngủ say trong thung lũng đều nhanh chóng nhòe đi.

Sau đó là Tế, bóng dáng nhỏ yếu động lòng người tiêu tán như mây trôi.

Tiếp theo là "Hồn Nghi", thiếu nữ áo đậm tóc xõa như chưa từng tồn tại... Cuối cùng, giữa thiên địa chỉ còn lại Bùi Lăng và Quánh, một người một hồ cách không giằng co.

Trong chớp mắt, Quánh cũng ảm đạm đi từng chút một, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Hư không xung quanh chìm vào một mảnh hỗn độn không phải đen không phải trắng.

Thời gian dần trôi qua, có tiếng lũ lụt lao nhanh truyền đến từ bốn phương tám hướng. Bùi Lăng như bừng tỉnh từ trong hoảng hốt, lập tức thấy một dòng sông vô cùng rộng lớn xuất hiện dưới chân hắn.

Dòng sông này khí thế hùng hồn, thế nước to lớn không thấy ngọn nguồn, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có dòng nước cuồn cuộn như mãi mãi không ngừng.

Bùi Lăng thấy mình đứng trên đỉnh sóng trong dòng sông nào đó.

Đỉnh sóng này như dãy núi cao ngất, đứng thẳng giữa đầu sóng liên miên.

Lúc này đã lên tới chỗ cao nhất, sóng nước xoay chuyển, đường vòng cung mượt mà đang muốn hung hăng đánh tới phía dưới mặt sông.

Chỉ có điều, lúc này toàn bộ mặt sông hoàn toàn đứng im như bức tranh.

Thủy triều, đỉnh sóng, giọt nước bắn tung toé... Tất cả mọi thứ đã dừng lại đứng im.

Bùi Lăng ngẩng đầu, nhìn về mặt sông phía trước, chợt thấy từng hình ảnh quen thuộc trong Thanh Khâu.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Hắn đạp không mà đứng, một đầu Cửu Vĩ Hồ to lớn ngồi xếp bằng bên cạnh, chính là Quánh.

Tế, "Hồn Nghi" cũng khoanh tay đứng ở bên cạnh.

Từng Cửu Vĩ Hồ phủ phục trong thung lũng, toàn bộ sinh linh đều nhìn bàn tay của hắn.

Bùi Lăng kết động mười ngón, đánh ra từng đạo pháp quyết.

Chẳng mấy chốc, lực lượng to lớn khó mà miêu tả giáng lâm, hắn thi triển tiên thuật làm trái thiên cương, luyện chế thiên kiếp thành hóa thân của mình, kết thúc thiên kiếp bao phủ toàn bộ Thanh Khâu.

Trời trong veo sáng sủa, tái hiện ở phía trên Thanh Khâu.

Nguy cơ uy hiếp sự sống chết của toàn bộ Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc đã được giải quyết dễ dàng. Về sau, Cửu Vĩ Hồ tộc mừng rỡ như điên tôn sùng, Tiên Vương Hồ tộc thượng giới giáng lâm, đối mặt với sự khen ngợi to lớn, đưa tặng tiên vị, lại bổ nhiệm hắn làm chủ nhân Thanh Khâu mới, gả Tế và rất nhiều thiếu nữ Cửu Vĩ Hồ tộc tiên tư dật mạo cho hắn...

Dường như đột nhiên nhô đầu ra từ trong nước, hơi giật mình một cái, Bùi Lăng thấy mình lại đứng im phía trên dòng sông.

Hắn vẫn đứng trên đỉnh sóng khí thế hùng hổ, sắp gầm thét xông về mặt sông.

Bùi Lăng nhăn mày lại, vô thức nhìn sang bên cạnh.

Hắn lại thấy mình quay về khu vực cấm chế Thanh Khâu Hồ tộc.

Lần này, hắn cũng thi triển tiên thuật làm trái thiên cương, ăn hết Quánh, từ đó đạt được tiên vị của Quánh.

Sau đó dựa vào tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, trợ giúp Cửu Vĩ Hồ tộc vẫn còn tồn tại dưới thiên kiếp.

Có được công đức của Cửu Vĩ Hồ tộc gia thân, hắn thành công luyện hóa tiên vị của Quánh, lập tức thành tiên, bạch nhật phi thăng.

Tình cảnh này kết thúc, cũng hơi hoảng hốt như vừa rồi, Bùi Lăng lại một lần quay về dòng sông đứng im.

Hắn lập tức kịp phản ứng, những thứ mà hắn vừa thấy cũng là những điều mà Quánh vừa nói, để lại một dấu chân không cách nào cọ rửa trong dòng sông năm tháng Chỉ có điều, tình huống thứ nhất hắn thi triển thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này.

Điều này chắc chắn sẽ dẫn tới "Yếm Khư" tiên tôn, thay đổi tất cả tương lai trong hậu thế!

Tình huống thứ hai, trông giống như không nghiêm trọng như vậy, nhưng trợ giúp Cửu Vĩ Hồ tộc độ kiếp cũng sẽ thay đổi tương lai!

Cái gọi là để lại một dấu chân không cách nào bị cọ rửa trong dòng sông năm tháng, chính là thay đổi tương lai vốn có?

Đang nghĩ ngợi, lại một cảnh tượng hiện ra trước mặt Bùi Lăng... 1089 chữ

Chương 3049: Dòng sông năm tháng (3)

Bùi Lăng thấy sau khi mình tiến vào Thanh Khâu, trải qua một loạt đánh bậy đánh bạ cuối cùng thu Tề cùng rất nhiều nữ tính Cửu Vĩ xinh đẹp ở Thanh Khâu làm lô đỉnh.

Hắn ngày đêm thi triển I Ma Ha Sắc Diễn Quyển], luận đạo đấu pháp với rất nhiều lô đỉnh.

Chẳng mấy chốc, những lô đỉnh này lần lượt có thai, sinh ra rất nhiều dòng dõi hỗn huyết nhân hồ.

Những mầm mống này đều giữ lấy thân người, lại sinh ra tại hồ, đuôi hồ, từng người thông minh linh tú, thiên tư trác tuyệt.

Sau khi bọn họ ra đời đã bắt đầu độ kiếp, theo thời gian trôi qua tu vi càng ngày càng cao.

Cuối cùng, rất thuận lợi đắc đạo thành tiên.

Sau năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng thiên kiếp kết thúc, Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc đã xuất hiện lớp lớp tiên nhân, cường giả như mây, trở thành đại tộc hàng đầu được công nhận ở chư thiên vạn giới, giống như nhân tộc đời sau!

Hắn cũng được rất nhiều dòng dõi ân cần hiếu thuận hộ tống, đi vào thượng giới, trở thành Tiên Vương chấp chưởng một phương giới thiên...

Sau khi tình cảnh này kết thúc, Bùi Lăng còn chưa kịp suy nghĩ, lại một hình ảnh xuất hiện, lần này hắn cũng tiến vào Thanh Khâu nhưng không thu nhận lô đỉnh rộng khắp, mà là...

Từng tình cảnh kỳ quái không ngừng xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Dòng sông đứng im cuồn cuộn, cưỡi ngựa xem hoa rất nhiều tình hình tiến về thượng giới... Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng thấy càng ngày càng nhiều tình cảnh, suy nghĩ cũng càng ngày càng hỗn loạn.

Thời gian dần trôi qua, hắn hơi không phân rõ những việc này đã từng xảy ra, hay là chuyện chưa từng xảy ra... Trong vô thức, Bùi Lăng cảm thấy như có lực lượng gì đó nhẹ nhàng đẩy hắn một cài từ phía sau, hắn không tự chủ được bước về phía trước một bước.

Ngay sau đó, đỉnh sóng to lớn ngưng kết giữa không trung lập tức ầm vang rơi đập!

Oanh! !

Cứ như Chân Long bừng tỉnh, lại như thế giới đột nhiên sống lại, toàn bộ dòng sông cuồn cuộn trào lên, thế nước to lớn tung hoành chảy xuôi.

Đỉnh sóng bọc lấy Bùi Lăng hung hăng nhào vào mặt sông, Bùi Lăng lập tức quay về khu vực cấm chế Hồ tộc Thanh Khâu.

Hắn vẫn đạp không mà đứng, "Hồn Nghi" đứng bên cạnh, phía dưới có rất nhiều Cửu Vĩ, Tế cùng cỏ cây dòng suối xung quanh đều không tiếp tục đứng im.

Gió núi lạnh thấu xương thổi qua núi cao thung lũng, cỏ mọc rủ lên người Tế, đám da lông thuần trắng như núi tuyết loang lổ.

Vốn dĩ Quánh đang ngồi trong vách núi đổ nát, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng, hắn ta cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một tia ý cười khó mà nắm lấy.

Bùi Lăng phát hiện mình đang không ngừng đánh ra từng pháp quyết khí tức mờ mịt cổ xưa, lực lượng vô cùng huyền diệu quanh quẩn quanh người hắn, trong tối tăm có uy năng cuồn cuộn liên tục tăng lên, dường như đang thi triển tiên thuật gì đó.

Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, đây là...

Thành quả cuối cùng của [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên !

Không được!

Đây là tình cảnh thứ nhất mà hắn vừa nhìn thấy!

Cũng là trong tình cảnh này, đã tạo ra ảnh hưởng cực lớn với ván cờ tương lai!

Bùi Lăng vội vàng muốn dừng lại, lập tức phát hiện đây đã là pháp quyết cuối cùng của môn tiên thuật kia!

Còn chưa suy nghĩ xong, tiên lực trong cơ thể hắn lập tức như hồng thủy vỡ đê, nhanh chóng tiêu hao.

Khí tức của hắn lập tức cất cao vô hạn, trong nơi tối tăm như hóa thân vòm trời, đứng phía trên trời cao trong xanh quan sát chúng sinh vạn vật.

Lúc này, ý chí của hắn như gia tăng vô ngần.

Trên bầu trời, màu sắc kiếp vẫn nặng nề càng thêm thâm thúy, lại nặng nề hơn mấy phần.

Ngay sau đó...

Oa!

Bùi Lăng lập tức há mồm, phun ra một ngụm máu tươi nhìn thấy mà giật mình.

Máu me đầm đìa, sau khi rơi xuống đất vẫn không ngừng nhúc nhích, như giấu kín vật sống khó mà tính toán muốn chạy tứ tán.

Huyết khí tản khắp, tràn ngập ý hỗn độn đục không chịu nổi.

Thi triển tiên thuật thất bại!

Trong thất khiếu của Bùi Lăng tuôn ra vết máu ào ạt, khí tức trên dưới cả người đại loạn, thân chịu trọng thương ngay tại chỗ!

Trong chốc lát Quánh đứng bên cạnh hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, ý cười trên khóe miệng lập tức cứng đờ, hắn ta khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn qua nhân tộc trước mặt.

Lúc này, một tiếng nhắc nhở quen thuộc lập tức vang lên trong đầu Bùi Lăng: "Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ hai (Tranh đấu ván cờ] mở ra...

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu bố cục cho ngài.."

Thanh Khâu.

Đình viện thần miếu.

Quánh nhìn chằm chằm nhân tộc đi vào trong đình, tiếng nói trầm thấp uy nghiêm: "Nhân tộc, đi tới nhìn miệng giếng này một chút"

"Đây là cơ duyên thành tiên của các ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, "Không Mông" và "Mặc Côi" chỉ cảm thấy hoảng hốt, trong vô thức bọn họ đã đi tới bên cạnh chiếc giếng cổ kia, cúi đầu nhìn vào trong giếng.

Nước giếng vắng vẻ, trong chớp mắt soi sáng ra cái bóng hai người, "Không Mông" và "Mặc Côi" sợ hãi hoảng hốt!

Là huyễn thuật!

Vừa rồi Quánh nói chuyện, bọn họ cũng đã rơi vào huyễn cảnh của đối phương, không hề phát hiện đi tới bên giếng!

Đối phương không phải chính tiên bình thường, tu vi vốn đã vượt xa hai người bọn họ, cộng thêm lúc này khí tức của đối phương đặc biệt cường đại, thâm thúy, càng lộ vẻ sâu không lường được hơn trước đó.

1092 chữ

Chương 3050: Biến mất

Vì vậy, đừng nói đến việc bọn họ phá giải huyễn cảnh, thậm chí cũng không hề phát hiện dấu vết của ảo cảnh Lúc này, bọn họ đã thấy rõ tình hình trong giếng.

Nước giếng không chút gợn sóng như mặt gương soi sáng ra hình dạng của các nàng.

Chỉ có điều, cái bóng chỉ rõ ràng trong chớp mắt liền nhanh chóng mơ hồ, hóa thành một tòa thung lũng cấm chế vờn quanh.

Thung lũng rộng lớn, giữa cỏ cây rậm rì, từng Cửu Vĩ Hồ đang ngủ say.

Trên khoảng không của một đài cao tàn tạ, một bóng dáng huyền bào vác đao ngang nhiên đứng đó, chính là Bùi Lăng!

"Hồn Nghi" áo đậm tóc xõa đi theo bên cạnh hắn, cách đó không xa lại là một đầu Cửu Vĩ Hồ khổng lồ, nhìn dáng vẻ chính là tên cường giả Cửu Vĩ Hồ vừa thi triển huyễn thuật, để các nàng đến bên giếng Lúc này, tên cường giả Cửu Vĩ Hồ kia đang tiếng nói trầm thấp nói gì đó.

Ngay sau đó, "Không Mông" và "Hồn Nghi" thấy Bùi Lăng nhẹ gật đầu, dường như đồng ý yêu cầu gì đó của đối phương.

Trong lúc huyền bào phần phật, Bùi Lăng bắt đầu đánh ra từng pháp quyết huyền diệu, hư không quanh người hắn phun trào, lại đang thi triển một môn tiên thuật uy năng cường đại.

Chẳng mấy chốc, hắn hoàn thành thi triển tiên thuật.

Ngay lúc hai người tưởng tiên thuật này sẽ có biểu hiện vô cùng kinh khủng gì đó, đã thấy Bùi Lăng đột nhiên không có dấu hiệu nào há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Thi triển tiên thuật thất bại!

Cảnh tượng trong giếng lập tức dừng lại, hình ảnh khẽ nhúc nhích lại khôi phục thành cái bóng hai người. "Không Mông" và "Mặc Côi" không rõ ràng cho lắm, đây được gọi là cơ duyên thành tiên?

Thanh Khâu.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Cỏ mọc lay động, từng Cửu Vĩ Hồ ngủ say.

Dòng suối cuồn cuộn chảy đi, uốn lượn như dải.

Giữa không trung, Bùi Lăng đạp không mà đứng, lúc huyền bào phần phật thất khiếu tuôn ra máu tươi, khí tức hỗn loạn, "Hồn Nghi" bình thản đứng ở bên cạnh hắn, vết thương nhỏ trong huyễn cảnh mà thôi, lấy đạo tâm của Bùi tiên đế không cần để ý.

Trong hư không, thấy Bùi Lăng thi triển tiên thuật thất bại, Cửu Vĩ Hồ Quánh hình thể khổng lồ hơi mờ mịt.

Sau đó lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nhìn qua Bùi Lăng lập tức đầy nghi ngờ.

Đây là năm tháng đã định sẵn!

Tất cả đều phải cẩn thận tỉ mỉ xảy ra dựa theo dòng sông năm tháng mới đúng...

Nhưng tại sao lại thất bại?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Quánh nhanh chóng kịp phản ứng, tên nhân tộc này có vấn đề! Dưới tình huống bình thường, dù là tiên thuật tối nghĩa cao thâm thế nào, khó mà tu luyện thế nào, chỉ cần tên nhân tộc này có một phần ngàn vạn khả năng tu luyện thành công, dòng sông năm tháng diễn biến xuống cũng không thể thất bại!

Dòng sông năm tháng sẽ xóa đi tất cả khả năng đối phương thất bại, chỉ để lại một phần ngàn vạn khả năng thành công.

Nói cách khác, chỉ cần tên nhân tộc này thi triển tiên thuật, nhất định thành công!

Tình huống hiện tại...

Tỉ lệ tên nhân tộc này thành công tu luyện môn tiên thuật kia là số không Đừng nói một phần ngàn vạn, một phần ngàn tỉ cũng không có!

Bởi vậy, mới có thể thi triển tiên thuật thất bại!

Chỉ có điều, chuyện này rất kỳ quái!

Trong tương lai của dòng sông năm tháng, rõ ràng đối phương có thể tu thành tiên thuật này!

Ngay lúc Quánh vô cùng nghi ngờ, cuối cùng Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần.

Cực kỳ tốt!

Thành quả [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cuối cùng không thi triển thành công.

"Yếm Khư" tiên tôn sẽ tiếp tục thí nghiệm, năm tháng tương lai vẫn sẽ phát triển dựa theo xu thế trước đó...

Phù Sinh kỳ cục vẫn chưa phân ra thắng bại...

Bùi Lăng lập tức thầm thở phào, thương thế trên dưới cả người cũng bị hệ thống điều khiển, bắt đầu dựa theo quỹ tích bị thương mà rút lui giống như đúc.

Máu tươi nhỏ xuống trở về trong cơ thể, vết thương nứt ra bắt đầu lấp đầy...

Đây là "Bản nguyên" pháp tắc, "Nghịch".

Ngay lúc này, giọng nói tràn ngập ý mê hoặc của Quánh lập tức vang lên bên tai hắn: "Nhân tộc, thử lại tiên thuật vừa rồi một lần nữa"

"Chỉ cần ngươi trợ giúp tộc ta vượt qua này kiếp, ngươi có thể lập tức thành tiên!"

"Không thể làm trái lực lượng mạnh mẽ của dòng sông năm tháng"

"Cho dù quá trình có hơi khó khăn trắc trở, nhưng kết quả thành tiên này lại được điêu khắc trong dòng sông, đã được định sẵn là chuyện sắp xảy ra trong dòng thời gian!"

"Ngươi thử một lần nữa.."

"Lần này, chắc chắn có thể thành công!"

Giọng điệu của Quánh ưu nhã ung dung, tràn đầy lực lượng làm chúng sinh tin phục, như là chân lý không thể tranh luận trên thế gian này, chỉ cần làm theo lời hắn ta nói, thật sự có thể lập tức thành tiên.

Nhưng Bùi Lăng nghe vậy lại không hề có ý đáp lời.

Vừa rồi thi triển tiên thuật thất bại, hệ thống đã nhắc nhở chi nhánh thăng tiên thứ hai [Tranh đấu ván cờ] mở ra, hệ thống sẽ bố cục cho hắn.

Hiện tại hắn đã trong hệ thống uỷ thác, mặc cho Quánh nói ba hoa chích choè, cũng không có chút tác dụng nào với hắn!

Như thế mất một lúc, thương thế quanh người Bùi Lăng đã hoàn toàn khôi phục.

Thương thế khỏi hẳn, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không do dự chút nào, lập tức đánh ra một pháp quyết mờ mịt cổ xưa.

Lúc này hắn nhận ra đây là [Thỉnh Tiên Thuật] !

Hệ thống muốn mời "Yếm Khư tiên tôn?

Không đúng!

1100 chữ

Chương 3051: Biến mất (2)

Hắn đã thu hồi hóa thân vào bản thể, người mà hệ thống muốn mời không phải "Yếm Khu Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện thể xác khổng lồ của Quánh ở bên cạnh chậm rãi biến mất....

Hắn lập tức khẽ giật mình, hệ thống mời Quánh?

Nhưng mời đi đâu?

Không đợi hắn biết rõ vấn đề này, thân thể đã bị hệ thống điều khiển, một lần nữa thi triển pháp quyết.

Ngay sau đó, bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ Cửu Vĩ Tế nhỏ yếu động lòng người cách đó không xa cũng tan thành mây khói...

Lại là (Thỉnh Tiên Thuật I!

Lần này người được mời đi là Tế!

Chỉ là hệ thống mời hai vị này đến nơi nào, Bùi Lăng hoàn toàn không biết... Trong chốc lát, trong thung lũng cấm chế vờn quanh, trời cao gió núi xì xào, chỉ còn lại Bùi Lăng và "Hồn Nghi"

đạp không mà đứng, cùng rất nhiều Cửu Vĩ Hồ chưa thành tiên phía dưới.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, pháp quyết trong tay biến hóa, đồng thời hơi há miệng, im ắng đọc lên tám văn tự.

Ngay sau đó, bóng dáng và thần hồn của hắn như cất cao vô hạn trong nơi tối tăm, quan sát toàn bộ thiên địa. Trên trời cao, kiếp vẫn dày đặc càng thêm nặng nề, âm trầm.

Toàn bộ thung lũng này có áp lực vô hình tràn trề giáng xuống, trong chớp mắt cỏ cây câm như hến, dòng suối nơm nớp lo sợ, chúng sinh sợ hãi, nhét đầy càn khôn.

Là [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1!

Oanh! !!

Trong kiếp vẫn, lôi chạy điện đi, trong nháy mắt hóa thành lôi đình cuồn cuộn, ầm vang rơi xuống.

Lôi đình lấp lánh trời trong xanh, xé rách hư không, mang theo khí thế cuồn cuộn, đường hoàng đánh xuống.

Xung quanh thung lũng, vô số vân triện, phù lục tranh nhau chen lấn sáng lên.

Lực lượng che chở và ẩn nấp, thiên chuyển... Mãnh liệt mà ra, tiên trận to lớn bắt đầu rung lên vù vù, mặt đất nứt ra từng khúc, thiên tài địa bảo, linh thạch cực phẩm khó mà tính toán lập tức hôi phi yên diệt, mặt đất vốn rậm rì đầy sức sống lấy tốc độ cực nhanh hóa thành hoang mạc...

Trong nháy mắt trận pháp rút đi tất cả linh cơ có thể điều động, điên cuồng duy trì sự vận chuyển của bản thân.

Nhưng kiếp lôi trùng điệp như sông rộng trào lên, thẳng tiến không lùi.

Không có tiên nhân thôi động, từng tầng cấm chế sôi trào mãnh liệt, nhìn như khí thế hùng hổ lại khô khan bất lực như vỏ trứng mỏng manh, chỉ một khoảnh khắc đã bị lôi đình lập tức đánh vào!

Trận pháp vỡ nát, mất đất chấn động, địa mạch nứt ra, sông núi đong đưa... Thiên uy huy hoàng xuyên qua cấm chế, khí tức thiên kiếp đánh thức Cửu Vĩ Hồ. khắp cốc Từng đôi mắt hồ hẹp dài mở ra, điện quang tím xanh soi sáng ra tuyệt vọng vô ngần.

Oanh!

Kiếp lôi phá tan cấm chế khí thế không giảm, đang bổ vào một Cửu Vĩ khổng lồ nằm sấp trong một mảnh thiên tài địa bảo, tên Cửu Vĩ này không có bất kỳ sức phản kháng gì, kéo theo toàn bộ núi rừng xung quanh đó lập tức hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì!

Ngay sau đó, lại có một đạo lôi đình màu xanh như sừng hươu giăng ra trên trời cao, chớp mắt đánh xuống một Cửu Vĩ Hồ nằm nghiêng bên khe suối.

Trong tay tên Cửu Vĩ Hồ kia đang bấm niệm pháp quyết, dường như còn đang cố hết sức thi triển thuật pháp phòng ngự gì đó, quanh người hắn ta có vân triện hơi sáng lên, trong hư không chưa tạo ra lực lượng che chở, cả thân Hồ đã hóa thành một ánh lửa, mạnh mẽ thiêu đốt hai tức, ngọn lửa dập tắt, có tro bụi rì rào rơi xuống, tản vào dòng suối, trộn lẫn vào bùn cát, đã không thấy gì nữa.

Lôi đình như mưa lộn xộn rơi xuống.

Một Cửu Vĩ Hồ giấu kín trong hang động, vẻ mặt sợ hãi, giữa đám lông trắng ở cái cổ nhu thuận có một chuỗi hạt châu linh cơ oánh nhuận, chầm chậm lấp lánh như hô hấp.

Cảm nhận được nguy cơ như lưỡi đao treo đỉnh đầu, đầu Cửu Vĩ Hồ này không do dự, lập tức mở tim ra, ép ra tất cả tinh huyết nhỏ vào châu xuyên.

Tinh huyết ly thể, khí tức của hắn ta lập tức giảm đi nhiều, da lông vốn bóng loáng không dính nước cũng hiện ra ý héo úa.

Châu xuyên vốn linh quang mù mịt, lúc là ánh sáng bùng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một đoàn ánh sáng nhu hòa, bao phủ toàn bộ nó ở bên trong.

Ngay sau đó, lôi điện hình tròn như một vầng sáng xuất hiện ở cửa hang, chuẩn xác nhào vào chỗ sâu trong hang động.

Châu xuyên chỉ giữ vững được trong nháy mắt đã vỡ vụn.

Cửu Vĩ Hồ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, chợt hóa thành một đoàn bụi bặm, lộn xộn bay khắp động.

Rầm rầm rầm...

Sấm sét liên miên che ngợp bầu trời.

Thanh Khâu u ám lập tức bị điện quang hoàn toàn nuốt hết.

Trời cao sấm sét vang dội, có tiếng lũ lụt vang động gào thét như núi, trong tối tăm như có vô số xiềng xích va chạm chấn động, phong tỏa thiên địa.

Lôi rơi cuồn cuộn như sông như biển, sáng tắt toàn bộ thiên địa.

Điện quang kinh khủng lướt ngang vòm trời, mỗi lần rơi xuống đều vừa vặn vòng qua Bùi Lăng và "Hồn Nghi".

Không có bất kỳ một đạo kiếp lôi gì bổ vào trên người hai người.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển nghênh ngang cất bước, bước ra bên ngoài cấm chế.

"Hồn Nghi" lập tức đuổi theo.

Giữa ánh sáng tím xanh, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trong toà thung lũng sắp hoàn toàn thay đổi này.

Tiếng ầm vang điếc tai nhức óc, mùi khét tản khắp, mặt đất lay động, cỏ cây thành tro...

1100 chữ

Chương 3052: Biến mất (3)

Trong thung lũng rộng lớn, từng Cửu Vĩ Hồ chưa vẫn lạc ngửa đầu, cùng nhau phát ra tiếng gào thét tràn ngập buồn bực nặng nề.

Huyết mạch sinh ra đã cường đại, theo hầu tự phụ, chư thiên vạn giới công nhận là bộ tộc mạnh mẽ, bẩm sinh thiên phú thần thông...

Tất cả mọi thứ đều như hạt bụi nhỏ dưới thiên uy huy hoàng, không có chút ý nghĩa nào.

Lôi đình không ngừng đánh xuống như bản nhạc buồn vang vọng đất trời, tấu vang lên Thanh Khâu Cửu Vĩ diệt vong.

Thanh Khâu.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng giữa trời, ánh trăng trong sáng trút xuống vạn dặm.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

"Tử Tắc" và "Phục Cùng" khoanh tay đứng đó, đầy cảnh giác nhìn qua thiếu nữ Cửu Vĩ cách đó không xa.

Thiếu nữ Cửu Vĩ kia nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, chậm một bước!

Nàng không do dự, vội vàng lại nói: "Sau khi tên nhân tộc kia tiến vào khu vực cấm chế tộc ta, đại chiến một trận với phụ thân ta."

"Sau đó tìm hiểu manh mối từ tộc ta, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì"

"Ngay lúc này, phụ thân ta đột nhiên hỏi tên nhân tộc kia có muốn thành tiên không"

"Tên nhân tộc kia đã có con đường của mình, cũng biết làm như thế nào để thành tiên, vì vậy trực tiếp từ chối...

Vừa mới nói đến đây, sắc mặt thiếu nữ Cửu Vĩ lại thay đổi, đã chậm một bước!

Tên nhân tộc kia đồng ý!

Thiếu nữ Cửu Vĩ đành phải sửa lại lời nói: "Tên nhân tộc kia đồng ý, phụ thân ta liền để tên nhân tộc kia ra tay giải cứu Thanh Khâu..."

Còn chưa nói hết lời, nàng đột nhiên khẽ giật mình.

Sau khi kịp phản ứng, môi đỏ hơi cong, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười hài lòng.

Tên nhân tộc kia không thi triển tiên thuật thành công!

Thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức nói: "Tên nhân tộc kia thi triển tiên thuật thất bại, bị tiên thuật phản phệ"

"Hắn chẳng những không thành tiên ngay tại chỗ, ngược lại còn thân chịu trọng thương!"

"Tên nhân tộc kia lập tức giận tím mặt, ngang nhiên ra tay, tàn sát tất cả Cửu Vĩ Hồ tộc... Ngay lúc thiếu nữ Cửu Vĩ thao thao bất tuyệt nói, "Tử Tắc" và "Phục Cùng" vô cùng nghi ngờ nhìn nàng.

Lúc mới bắt đầu, bọn họ hỏi Bùi Lăng rời khỏi nơi này như thế nào, đối phương nói là Bùi Lăng tàn sát sạch sẽ cả Cửu Vĩ Hồ tộc.

Sau đó không bao lâu, thiếu nữ Cửu Vĩ này đột nhiên đổi giọng, biến thành Bùi Lăng không ra tay, toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc ngã xuống trong thiên kiếp.

Cho tới bây giờ, lại biến thành Bùi Lăng đồ toàn tộc...

Rốt cuộc những năm tháng của Bùi Lăng đã xảy ra chuyện gì?

Còn đang nghi ngờ, sắc mặt "Phục Cùng" đột nhiên cứng đờ, khí tức của hắn ta biến hóa, linh cơ quanh người liên tục tăng lên, trong chớp mắt cả người đều thêm một tia cao xa mờ mịt.

Mặc dù vẫn là vẻ ngoài vô cùng sợ hãi, lại cho sinh linh cảm giác hoàn mỹ, khí cơ cường thịnh vô song!

Dường như có sự tồn tại kinh khủng gì đó đột nhiên giáng lâm đến trên người hắn ta! Cửu Vĩ thiếu nữ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như điện đầy sắc bén nhìn về phía "Phục Cùng"

"Tử Tắc" cũng nhanh chóng kịp phản ứng, thân hình khẽ động, lập tức kéo ra một khoảng cách với "Phục Cùng đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn qua "Phục Cùng Chợt, "Tử Tắc" tiếng nói trầm thấp thử dò xét: "Phục Cùng, bây giờ ngươi thế nào?"

Vừa nói xong lời này, "Tử Tắc" cũng trở nên thất thần, khí tức của hắn ta lập tức đầy ý nhẹ nhàng nhỏ yếu, rõ ràng vẫn khôi ngô cao lớn lại cho sinh linh một loại cảm giác hoàn mỹ, nhỏ yếu động lòng người. Giống như "Phục Cùng", hình như có sự tồn tại cường đại gì đó giáng lâm đến trên người "Tử Tắc"! Lúc này, "Phục Cùng" hơi mờ mịt nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi, sau đó nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, hắn ta trầm thấp nói: "Nơi này..."

"Là Thanh Khâu?"

Nghe vậy, khóe miệng thiếu nữ Cửu Vĩ cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào, nàng áo trắng tung bay, khẽ gật đầu, tiếng nói ngọt ngào: "Đúng vậy, phụ thân"

"Tương lai đã định sẵn.

"Nơi này là Thanh Khâu sau khi bị tiêu diệt"

"Dù các ngươi tái diễn năm tháng như thế nào, kết quả... Đều giống nhau!"

Nói xong, ánh mắt thiếu nữ Cửu Vĩ đảo qua trên người "Phục Cùng" và "Tử Tắc", tiếng nói ngọt ngào tiếp tục nói:

"Phụ thân, tiểu muội, các ngươi... Đều đã chết!"

Thanh Khâu.

Đình viện thần miếu.

Ngọc thụ trong góc hẻo lánh còn đang chậm rãi chập chờn, tiếng kim ngọc va chạm quanh quẩn trong đình bao la, trong trẻo trang nghiêm.

Cửu Vĩ Hồ khổng lồ ngồi dưới cây, thiếu nữ nhỏ yếu đứng hầu ở bên, mấy Cửu Vĩ Hồ trưởng lão mặc lễ phục, không nói tiếng nào đứng cách đó không xa.

Kim ngọc điêu khắc thành giếng, vây quanh một chiếc giếng nước không biết bao nhiêu năm tháng.

Bên giếng, "Không Mông" và "Mặc Côi" hơi xoay người, hai con ngươi nhìn thẳng vào trong giếng.

Ánh nước ở đáy giếng lăn tăn, như mặt kính soi sáng ra hình dạng của các nàng.

Bỗng nhiên, hai người lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngẩng đầu.

Bọn họ vô cùng cảnh giác nhìn về phía Quánh, hiện tại bọn họ và Bùi Lăng không cùng một năm tháng, nhưng vừa rồi nhìn vào trong giếng lại rõ ràng thấy cảnh tượng bên Bùi Lăng Thế nhưng, nhìn thế nào cũng không có chút liên quan nào với thành tiên!

Tên Hồ tiên trước mặt khí tức cường đại, không thể địch lại, không biết có chủ ý gì!

Nghĩ tới đây, "Không Mông" lập tức lạnh lùng nói: "Chúng ta đã nhìn vào giếng"

"Hình như cái này không hề liên quan với cái được gọi là luận đạo"1092 chữ

Chương 3053: Một trận luận đạo cuối cùng!

Quánh lắc đầu, vừa muốn mở miệng, trong đôi mắt như lóe lên chút ngạc nhiên, ngay sau đó thể xác khổng lồ của hắn ta nhanh chóng nhạt đi như mây khói tản khắp, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trong đình viện như chưa từng tồn tại.

"Không Mông" và "Mặc Côi" ngẩn ngơ, không biết Quánh đột nhiên chạy đi hay cố ý trốn đi.

Suy nghĩ xoay chuyển, hai người lập tức quay đầu nhìn về phía Tế.

Tế vẫn là dáng vẻ áo trắng đáng yêu, không có bất kỳ động tác gì, chỉ có điều bóng dáng của nàng cũng nhanh chóng nhòe đi.

Ngay sau đó, Tế cũng biến mất không thấy gì nữa!

Nhìn đình viện đột nhiên trở nên trống trải, trong lòng "Không Mông" và "Mặc Côi" đầy nghi ngờ, trong chốc lát không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngọc thụ vẫn còn tiếp tục lượn quanh, kim ngọc va chạm phát ra tiếng nhạc trang nghiêm, theo gió núi chầm chậm vang vọng trong thần miếu.

Trong đình linh hương mù mịt như mây như biển, cuồn cuộn bay vút lên.

Suy nghĩ của hai người thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ trưởng lão mặc lễ phục, cúi đầu đứng trong mây khói ở đằng xa.

Mấy tên Cửu Vĩ Hồ trưởng lão kia đều cung kính khép tay áo đứng đó, vẻ mặt trang trọng, lúc này cũng mờ mịt nhìn về chỗ Quánh và Tế biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thấy thế, "Không Mông" và "Mặc Côi" không chút thay đổi nhìn nhau, sau đó đều khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, ánh mắt "Mặc Côi" như điện, lập tức nhìn về phía một Cửu Vĩ Hồ trưởng lão cầm đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Vì sao tộc trưởng quý tộc đột nhiên rời đi?"

Trong tòa thần miếu này chỉ có hai vị tiên nhân!

Thứ nhất là tên Cửu Vĩ Hồ hình thể khổng lồ, cũng là tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc, Quánh! Thứ hai là nữ nhi tộc truong.

Trong suy đoán của "Không Mông" và "Mặc Côi", Quánh tu vi cao thâm, thực lực cực mạnh, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đối đầu; mặc dù nữ nhi tộc trưởng cũng là tiên nhưng với nội tình và thực lực hiện tại của bọn nàng, chưa chắc không thể chiến một trận.

Hiện tại, không biết hai tên Hồ tiên này xảy ra chuyện gì, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không có hai tên tiên nhân này tọa trấn, chỉ dựa vào những Cửu Vĩ Hồ còn lại thực lực còn thuộc về cấp độ "phàm tục", cho dù có được thiên phú thần thông, huyết mạch truyền thừa cũng không ngăn được bọn họ! Đúng vậy, hiện tại tình thế công thủ nghịch chuyển, trong tòa thần miếu này hai nhân tộc các nàng muốn ra tay, có thể trực tiếp tru diệt toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc còn lại!

Muốn đi có thể lập tức đi!

Chỉ có điều, trước tiên cần phải xác nhận tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc thật sự đã rời đi, chứ không phải vì mục đích gì đó mà cố ý che giấu khí tức, trốn ở bên cạnh!

Nghe được câu hỏi của "Mặc Côi", Cửu Vĩ Hồ trưởng lão cầm đầu lấy thân người đuôi cáo, vẻ ngoài như lão giả thanh quán trong nhân tộc, trong hình dáng lờ mờ thấy được vẻ tuấn lãng lúc còn trẻ, khuôn mặt lại che kín nếp nhăn, lộ ra xu thế dần già đi, nghe vậy lập tức hoàn hồn, vội vàng nói: "Nhân tộc, yên tâm đừng vội"

"Có lẽ tộc trưởng đột nhiên có chuyện gì đó, tạm thời rời đi"

"Chẳng mấy chốc sẽ trở về!"

Nói xong, hắn ta tâm niệm vừa động, lập tức truyền âm cho Quánh.

Chỉ có điều, đợi mấy tức, từ đầu đến cuối Quánh vẫn không đáp lại.

Tên Cửu Vĩ Hồ trưởng lão này nhẹ cau hàng lông mày không dễ phát hiện ra, nhanh chóng truyền âm cho đồng bạn khác, để bọn họ cùng liên lạc với Quánh.

Thế là, tất cả Cửu Vĩ Hồ trưởng lão bắt đầu thi triển thủ đoạn liên hệ với Quánh.

Không lâu sau, bọn họ lại thử hỏi thăm Tế...

Trong giây lát, cảm xúc nghi ngờ và lo lắng tràn ngập trong đám Cửu Vĩ Hồ trưởng lão này.

Phát hiện những Cửu Vĩ Hồ trưởng lão này đang sứt đầu mẻ trán, vẻ mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" bình tĩnh, trong lòng cũng dần ổn định lại.

Rất không tệ!

Mặc dù không biết rốt cuộc là vì lý do gì, nhưng Quánh và nữ nhi của hắn ta thật sự đã rời đi, không ở gần đây! Lại sau một lúc lâu, "Không Mông" đột nhiên truyền âm cho "Mặc Côi": "Cấm chế trên cửa lớn thần miếu đã được giải trừ!"

"Mặc Côi" không do dự chút nào, truyền âm trả lời: "Đi!"

Tiếng nói vừa dứt, tiên lực trong cơ thể hai người vận chuyển, muốn trực tiếp chạy đi.

Ngay lúc này, khóe mắt bọn họ đột nhiên thoáng nhìn qua, cái bóng trong nước giếng lặng yên biến hóa, chẳng mấy chốc đã hóa thành một bóng dáng huyền bào vác đao, chính là Bùi Lăng!

"Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức dừng bước, mắt sáng như đuốc, đều nhìn vào trong giếng.

Chỉ thấy dưới giếng u ám, ánh nước dập dờn, Bùi Lăng trong hình ảnh nâng một ngón tay lên, viết xuống hai chữ vân triện đoan đoan chính chính trong không trung trước mặt: Luận đạo!

Thanh Khâu.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Kiếp vẫn như vô cùng vô tận bao phủ vạn dặm.

Trong mây sấm sét vang dội, dồn dập đánh xuống.

Kiếp lực kinh khủng bao bọc vây quanh thung lũng, uy áp tràn trề nhét đầy càn khôn.

Ầm ầm!

Vô tận lôi hải trùng trùng điệp điệp, mỗi một tia chớp nổ vang trời cao đều có một đạo khí tức Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn tiêu trừ.

Trong thung lũng rộng lớn tràn đầy tuyệt vọng và bất lực.

Toàn bộ Thanh Khâu không ngừng run rẩy, núi rừng đổ sụp, sông suối khô cạn, dòng suối đoạn tuyệt... Cứ như ngày tận thế tới.

1105 chữ

Chương 3054: Một trận luận đạo cuối cùng! (2)

Trong núi mây biển sương như thực chất đột nhiên đi ra hai bóng người, chính là Bùi Lăng và "Hồn Nghi".

Hai người đạp không mà đi như đang nhàn nhã đi dạo, áo bào trên người chỉnh tề không có chút lộn xộn nào, sau lưng sấm sét vang dội, thiên uy huy hoàng, sáng tắt ở giữa thiên địa run rẩy.

Trong lúc bị hệ thống điều khiển, Bùi Lăng mục tiêu rõ ràng đi đến một phương hướng.

Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, lại đã đại khái làm rõ tình huống trước đó.

Dòng sông năm tháng...

Quánh chỉ là một Chưởng Đạo tiên quan, không có khả năng khống chế được sức mạnh của tháng năm!

Chắc là "Cựu" đưa pháp tắc có liên quan với thời gian cho đối phương mượn!

Nếu vừa rồi hắn thật sự dùng ra thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], trong ván cờ Phù Sinh kỳ cục từ xưa đến nay, "Cựu" sẽ trực tiếp chiến thắng!

Nhưng đáng tiếc hắn chưa từng dùng hệ thống tu luyện thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên .

1Mặc dù hắn tự nhận là kỳ tài khoáng thế xưa nay hiếm thấy, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu trong thiên kiêu, nhưng với những tiên thuật làm trái thiên cương của "Yếm Khư" tiên tôn, không dùng hệ thống căn bản không có cách nào tu luyện!

Lần trước hắn đối mặt với "Yếm Khư" tiên tôn, đối phương đã chính miệng nói với hắn, tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, ngoại trừ người khai sáng là đối phương, chỉ có một mình hắn có thể tu thành!

Còn thành quả cuối cùng của [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], phức tạp hơn (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] rất nhiều.

Trước đó hắn sử dụng hệ thống, nhìn khắp chư thiên vạn giới cũng chỉ có "Yếm Khư" tiên tôn có thể thi triển Bởi vậy, vừa nãy hắn trực tiếp sử dụng tiên thuật này dưới lực lượng của dòng sông năm tháng, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng thành công gì!

Thế nhưng, nếu vừa rồi hắn thật sự thành công thi triển tiên thuật này, không biết bên "Vị" sẽ đối phó như thế nào?

"Vị" là sự tồn tại cùng một cấp độ với "Cựu", đôi bên đánh cờ đã giằng co vô số năm tháng.

Hắn ta tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn ván cờ thất bại!

Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng không thấy vết tích bố cục của "V"...

Ngoại trừ cái đó ra, thao tác của hệ thống cũng khiến hắn thấy hơi khó hiểu.

Vừa rồi hệ thống thi triển [Thỉnh Tiên Thuật], chẳng những tiêu hao rất nhiều tiên lực của hắn, hơn nữa còn mượn rất nhiều lực lượng bên Kế Sương Nhi!

Hiện tại, Kế Sương Nhi đã không cách nào duy trì cảm giác với quân cờ khác cho hắn!

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, xuyên qua núi rừng, dòng suối, căn phòng trùng điệp, một lần nữa đi đến trước một toà thần miếu thấp thoáng giữa cự mộc che trời.

Cả thần miếu một màu xanh đen, cây sắn dây rậm rì và rêu xanh dày đặc bao bọc xung quanh nó.

Lúc này, cửa ra vào nguy nga đóng chặt, dây leo buông xuống như màn, dường như đã rất lâu chưa từng mở ra.

"Hồn Nghi" váy dài bồng bềnh, theo sát sau lưng Bùi Lăng.

Hiện tại, nàng cũng dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía thần miếu trước mặt, chợt nói: "Hai tên tiên hạ đẳng Phục Cùng và Tử Tắc kia tới nơi đây"

"Thế nhưng, bây giờ lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì của hai tên tiên hạ đẳng kia"

Bùi Lăng không trả lời, bị hệ thống điều khiển bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đi vào thần miếu.

Két két!

Cửa lớn đóng chặt bị kình khí cách không đánh một kích lập tức mở ra, lộ ra căn phòng u ám.

Phòng được xây lên từ hòn đá, theo năm tháng bên trong đã bò đầy rêu xanh loang lổ.

Chỉ có điều, hiện tại những rêu xanh này gần như bị đủ loại thuật pháp, thần thông, binh khí cứ thế cạo xuống, rơi ra đầy đất.

Trong khe hở sinh ra một ít linh thảo linh hoa cũng bị chém xuống, ngổn ngang lộn xộn bày khắp viên gạch.

Bùi Lăng và "Hồn Nghi" liếc mắt qua, lập tức nhận ra đây là vết tích "Phục Cùng" và "Tử Tắc" ra tay.

Bộp, bộp, bộp...

Hai người bước vào sâu trong thần miếu, tiếng bước chân rất nhỏ, quanh quẩn phía trên hành lang trống rỗng.

Hai bên hành lang có cỏ cây sum suê.

Giữa cành lá um tùm thỉnh thoảng thấy đủ loại dấu vết bẻ gãy, chặt chém, đốt cháy, nhưng đều rất yếu ớt hoàn toàn không tổn hao đến đình viện phồn vinh mạnh mẽ.

Những hao tổn này còn đang lấy tốc độ không chậm khôi phục.

Qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng hoàn toàn không nhìn ra vết tích bọn chúng đã từng bị tàn phá.

Lương trụ, lan can, viên gạch... Xung quanh cỏ cây lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ tổn hại gì. Dường như nơi đây gặp công kích chỉ có thể ảnh hưởng đến một chút hoa cỏ, không cách nào tạo ra bất kỳ sự phá hoại gì với thần miếu.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng và "Hồn Nghi" đi vào tòa đình viện có giếng nước dưới ngọc thụ mọc lên kia.

Hiện tại trong đình trống rỗng, ngọc thụ lượn quanh, giếng cổ vắng vẻ, không có bất kỳ bóng dáng Cửu Vĩ Hồ nào.

Thành giếng vàng ròng khảm bảo chiếu rọi cành lá óng ánh sáng long lanh phía trên, trong hoa mỹ lộ ra vẻ lãnh tich.

Bùi Lăng không do dự chút nào đi lên trước, đi thẳng tới bên giếng mới dừng chân.

Ngay sau đó, hắn lập tức cúi đầu nhìn vào trong giếng.

Dưới giếng u ám, nước giếng như gương, rõ ràng soi sáng ra hình dáng khuôn mặt của hắn.

1101 chữ

Chương 3055: Một trận luận đạo cuối cùng! (3)

"Hồn Nghi" thấy thế cũng dừng chân theo, thấy Bùi Lăng nhìn vào trong giếng, nàng cũng lập tức cúi đầu nhìn vào trong giếng. Hai bóng người rõ ràng rành mạch trong nước giếng, ngay sau đó cái bóng lặng yên dập dờn, hóa thành một đoàn màu sắc mơ hồ vặn vẹo, trong chớp mắt cái bóng quay về rõ ràng, lại phát hiện ra dáng vẻ toàn bộ đình viện.

Trong cái bóng đình viện, hai nữ tu váy áo hoa mỹ, dung mạo tuyệt diễm đứng sóng vai, cách bọn họ không xa đặt một cái bàn dài, trên bàn có rất nhiều linh quả đều linh cơ tràn trề.

Sau bàn dài có đại đỉnh ba chân đứng sừng sững, trong đỉnh cắm lít nha lít nhít linh hương, vì đốt lâu dài nên hơi khói mênh mông như biển.

Trong mây khói dập dờn, mấy Cửu Vĩ Hồ trưởng lão mặc lễ phục, vẻ mặt trang nghiêm đứng xuôi tay, bầu không khí căng thẳng mà trang nghiêm.

Bùi Lăng lập tức nhận ra đây chính là lần tế tự liên hệ với thượng giới trong hồi ức vừa rồi của Quánh!

Trong tế tự xuất hiện hai tên nhân tộc, thật sự là "Không Mông" là "Mặc Côi"!

Chỉ có điều, vì sao chỉ có "Không Mông", "Mặc Côi" còn có mấy Cửu Vĩ Hồ tộc chưa thành tiên khác?

Quánh lại không thấy tăm hơi?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại đã hiểu rõ ra Vừa rồi hệ thống dùng [Thỉnh Tiên Thuật] không phải mời Quánh và Tế bên cạnh hắn, mà là Quánh và Tế bên cạnh "Không Mông" và "Mặc Côi"!

Nếu lúc này vị trí năm tháng của hắn thuộc về "Hiện tại", vậy vị trí thời không của "Không Mông" và "Mặc Côi" là "Quá khứ". Quánh và Tế trong năm tháng "Quá khứ" bị [Thỉnh Tiên Thuật] mời đi, đương nhiên Quánh và Tế trong năm tháng "Hiện tại" cũng không tồn tại!

Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, chỉ dựa vào [Thỉnh Tiên Thuật], không có khả năng vượt qua cách trở năm tháng!

Nhưng ở trong đoạn năm tháng Thanh Khâu bị phong tỏa này, "Quá khứ" thay đổi "Tương lai", "Tương lai" thay đổi "Quá khứ"... Là quy tắc của nơi này!

Vừa rồi ở khu vực cấm chế, Quánh và "Hồn Nghi" chỉ dùng lời nói đã có thể thay đổi chuyện đã xảy ra!

Lúc này, cảnh tượng trong giếng mơ hồ, sau một chút rung chuyển lại khôi phục thành cái bóng hai người.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lui ra phía sau hai bước, "Hồn Nghi" thấy thế cũng lùi lại, rời khỏi bên giếng.

Ngay sau đó, trong hư không hai bên trái phải Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện hai tên phục khắc thể giống hắn như đúc.

Đây là pháp tắc mà hắn nắm giữ, Chúng!

Hai tên phục khắc thể vừa xuất hiện, dung mạo thân hình lập tức nhanh chóng biến hóa.

Một tên phục khắc thể trong đó hóa thành dáng vẻ "Không Mông"; một tên phục khắc thể khác hóa thành dáng vẻ "Mặc Côi". Hai tên phục khắc thể bị hệ thống điều khiển, bước nhanh đến bên giếng, hơi khom lưng nhìn vào trong giếng.

Bùi Lăng nhìn động tác của bọn họ, trong lòng hiểu rõ thao tác hiện tại của hệ thống là thay thế "Không Mông" và "Mặc Côi" nhìn vào trong giếng, chỉ có điều không biết làm vậy vì lý do gì.

Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác thăm dò như có như không rơi vào trên người mình.

Loại cảm giác này rất yếu ớt, dường như chỉ là một loại ảo giác, cái gọi là thăm dò căn bản không tồn tại nhưng lại như tơ nhện nhẹ rơi, bụi mờ lộn xộn rơi xuống, không vung đi được...

Không đợi hắn biết rõ ràng loại cảm giác khác lạ này, hắn đã bị hệ thống điều khiển duỗi ra một ngón tay, viết xuống hai chữ vân triện đoan đoan chính chính trong hư không trước mặt: Luận đạo!

Ngay sau đó, hai tên phục khắc thể tản ra khắp nơi như mây khói, ầm vang đổ sụp, lập tức biến mất vô tung.

Hai chữ "Luận đạo" trong hư không cũng tản đi không thấy.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi.

Nhìn tình cảnh khó hiểu này, Bùi Lăng ngẩn ngơ, nghiêm túc suy nghĩ một lát, chẳng mấy chốc đã hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Hệ thống điều khiển hai tên phục khắc thể thay thế "Không Mông" và "Mặc Côi" nhìn vào trong giếng, là vì để "Không Mông"

và "Mặc Côi" nhìn thấy hắn!

Hai chữ "Luận đạo" này là cho "Không Mông" và "Mặc Côi" nhìn!

Đúng vậy, trước đó ở khu cấm chế Hồ tộc, Quánh từng nói đối phương và một vị nhân tộc định ra ba trận luận đạo!

Trận luận đạo đầu tiên, người thủ thắng là vị nhân tộc kia!

Trận luận đạo thứ hai, "Không Mông" và "Mặc Côi" trốn chạy từ trong tay Quánh, Quánh đã nhận định hai người bỏ quyền, người thắng là Quánh; Tình cảnh mà hắn vừa thấy ở trong giếng là trận luận đạo thứ ba!

Quánh bị hắn dùng (Thỉnh Tiên Thuật] mời đi!

Trong trận luận đạo thứ hai, "Không Mông" và "Mặc Côi" rời đi, coi như bỏ quyền. Cũng với đạo lý như vậy, trong trận luận đạo thứ ba này, người rời đi là Quánh... Cũng coi như bỏ quyền Sau đó, "Không Mông" và "Mặc Côi" chỉ cần không đi, tiếp tục ở lại trong thần miếu chờ đủ thời gian, có thể trực tiếp thắng trận luận đạo thứ ba này!

Trận luận đạo thứ ba này, luận bàn "Quá khứ" và "Tương lai"!

Thanh Khâu.

Khu vực cấm chế Hồ tộc.

Trời cao sáng sủa, trăng sáng ngàn dặm.

"Phục Cùng" và "Tử Tắc" đứng thẳng cách đó một khoảng cách, ở nơi xa là thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng tung bay, tiên tư dật mạo.

Nghe lời nói của nàng, ánh mắt "Phục Cùng" và "Tử Tắc" như điện lập tức nhìn về phía nàng.

Thanh Khâu đã bị hủy diệt...

Thời không thay đổi!

1106 chữ

Chương 3056: Phụ nhi tình thâm

Nơi này không phải năm tháng Thanh Khâu bị thiên kiếp phong tỏa!

"Phục Cùng" lập tức trầm giọng nói: "Thỉnh tiên vào người lại không cần được chúng ta đồng ý"

"Đây là tiên thuật làm trái thiên cương!"

Nói xong, hắn ta không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ Cửu Vĩ, chậm rãi hỏi, "Ngươi là ai?"

Thiếu nữ Cửu Vĩ khẽ mỉm cười, giọng điệu vui sướng: "Ta... Là trưởng nữ của ngươi"

"Hiện tại cũng gọi là Kỳ!"

"Tử Tắc" lập tức nói: "Huyết mạch đích xuất Thanh Khâu chỉ có một mình ta!"

"Hơn nữa, mặc kệ ngươi có lai lịch thế nào, chung quy vẫn là một mạch Cửu Vĩ Hồ ta"

"Đồng tộc chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục"

"Nếu Thanh Khâu bị hủy diệt, cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì với ngươi"

"Vì sao ngươi muốn đứng về phía nhân tộc kia?"

Thiếu nữ Cửu Vĩ thản nhiên nhìn hắn ta một cái, bình tĩnh nói: "Phụ thân vẫn luôn có hai nữ nhi"

"Ta là trưởng nữ, tỷ tỷ của ngươi.

"Ngươi và ta cùng nhau lớn lên, khi còn bé phụ thân bận rộn tu luyện, đều là ta chăm sóc ngươi...

"Có một lần vì hái linh hoa trên vách đá bện vòng hoa, gặp trúng linh hoa phun độc, tay chân tê liệt ngã xuống làm bẩn da lông, đập vỡ thiên tài địa bảo trồng trong tộc, còn cùng ước định không nói cho trưởng bối biết, tránh bị trách mắng.."

"Còn có một lần chúng ta cùng theo phụ thân đi dự tiệc, ngươi ăn trộm linh quả trong Tiên cung thiết yến, còn chia cho ta một nửa... Chúng ta cũng không nói cho phụ mẫu trưởng bối biết chuyện này."

Nghe vậy, Tế dần xuất hiện nghi ngờ.

Vốn nàng nhớ rất rõ ràng mình là huyết mạch duy nhất của phụ thân, cũng là người thừa kế chính thống nhất của Thanh Khâu.

Nhưng trong ký ức từng chuyện cũ như là mảnh vụn lắng đọng, trào ra theo lời kể của thiếu nữ Cửu Vĩ... Hình như vị đồng tộc trước mặt thật sự là tỷ tỷ của nàng?

Lúc này, thiếu nữ Cửu Vĩ lại nói tiếp: "Về phần tại sao muốn đứng về phía nhân tộc kia.."

"Phụ thân sinh ta nuôi ta, liên hệ huyết mạch với ta, tình cảm sâu đậm.

"Dù ta làm ra việc khiến hắn thất vọng tức giận, chắc chắn phụ thân sẽ không nỡ trách cứ ta"

"Ngươi là muội muội ta, đồng tộc khác cũng là Cửu Vĩ Hồ giống ta, giữa đôi bên đều có tình cảm, tất nhiên sẽ thông cảm cho ta "Nhưng nhân tộc này không thân chẳng quen với ta, nếu chọc giận hắn hậu quả khó mà lường được.."

"Vì vậy cân nhắc lợi hại, nữ nhi đành phải lựa chọn nhân tộc.."

Vẻ mặt thiếu nữ Cửu Vĩ thản nhiên, đây là lý do mà "Phục Cùng" và "Tử Tắc" vừa tìm cho nàng!

Nghe vậy, Quánh cau mày.

Tiên thuật của tên nhân tộc kia quá đột ngột.

Vừa rồi hắn ta chưa kịp phản ứng, hiện tại muốn trở về... Hắn ta không rõ ràng vị trí năm tháng hiện tại cụ thể là ở tiết điểm thời gian nào.

Vì vậy, trong thời gian ngắn không tìm được đường trở về!

Điều này rất giống phàm nhân lạc đường trong núi sâu, chỉ biết hoàn cảnh gần nhà mình, rất khó tìm được đường về nhà!

Ngoài ra, vị trước mặt tự xưng là trưởng nữ đồng tộc của hắn ta, muốn thay thế Tế trong tương lai!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Quánh đột nhiên mở miệng như hồi ức lại quá khứ nói: "Đến đêm thứ ba thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu "Vị nhân tộc tên là Bùi Lăng kia muốn thành tiên, đã đồng ý giúp đỡ tộc ta vượt qua thiên kiếp"

"Trước tiên hắn dùng tiên thuật, đưa ta và Tế ra năm tháng bên ngoài thiên kiếp"

"Sau đó lại một lần nữa thi triển tiên thuật uy năng cường đại, trợ giúp tộc ta độ kiếp...

Thấy Quánh không để ý đến mình, thiếu nữ Cửu Vĩ cau hàng lông mày kẻ đen, lập tức ngọt ngào nói: "Lúc vị nhân tộc kia đang muốn ra tay đột nhiên do dự"

"Độ khó của chuyện này quá lớn"

"Hơn nữa, hắn cũng có cách thành tiên khác, căn bản không cần mạo hiểm như vậy.

"Cuối cùng quyết định vẫn là đồ diệt Thanh Khâu càng tốt hơn...

Quánh lập tức nói: "Vị nhân tộc kia không thích giết chóc"

"Lúc muốn ra tay, cuối cùng quyết định vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn...

Thiếu nữ Cửu Vĩ ngắt lời: "Vị nhân tộc kia phát hiện Thanh Khâu có ác ý với hắn, dưới cơn nóng giận đã ngang nhiên ra tay.."

Quánh nói: "Vừa ra tay, vị nhân tộc kia phát hiện sự khác thường của bản thân, sinh lòng cảnh giác, quyết định kềm chế tức giận...

Thiếu nữ Cửu Vĩ nói: "Vị nhân tộc kia nghĩ lại, lại cảm thấy thuận theo cơn giận này bùng lên, có lẽ sẽ có phát hiện khác...

Quánh và thiếu nữ Cửu Vĩ tranh luận kịch liệt, trong sự miêu tả của bọn họ, tình thế đột nhiên thay đổi như gió nổi mây phun.

Nhưng chẳng mấy chốc thiếu nữ Cửu Vĩ trực tiếp đánh một chưởng về phía Quánh đang chiếm cứ thể xác của "Phục Cùng".

Oanh! !!

Tiếng vang đinh tai nhức óc chấn động cả vùng.

Cát bụi tản khắp, "Phục Cùng" bay ngược ra, máu tươi hắt vẫy như mưa nhanh chóng thẩm thấu vào bùn cát, khiến mặt đất xung quanh hiện ra màu đỏ tía thấy mà giật mình.

Một cánh tay của hắn ta đã hoàn toàn đứt gãy, miệng vết thương có xương cốt trắng hếu, máu thịt be bét.

Vào thời khắc mấu chốt đã tránh đi một kích trí mạng.

Chỉ có điều, bộ thân thể này quá yếu ớt không theo kịp tâm niệm của Quánh, không thể hoàn toàn né tránh đối phương ra tay.

Vừa mới ra tay đã thân chịu trọng thương, sắc mặt Quánh đột nhiên nặng nề.

Khác với tên nhân tộc trước đó, tên nhân tộc kia từng ra tay lúc hắn ta nhớ lại, nhưng nhân tộc này không cách nào khóa chặt năm tháng cụ thể mà hắn ta nhớ lại.

1107 chữ

Chương 3057: Phụ nhi tình thâm (2)

Vì vậy, tất cả thủ đoạn đều không cùng một thời không với hắn ta, không cách nào làm hắn ta bị thương Nhưng tên đồng tộc trước mặt cũng nắm giữ lực lượng năm tháng, có thể công kích đến hắn ta bình thường!

Một kích thành công, thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức ngọt ngào nói: "Ngươi là phụ thân của ta"

"Giữa phụ nhi có liên hệ huyết mạch"

"Dù ta làm gì ngươi, dù ta chọc giận ngươi đến mức nào, tất nhiên ngươi đều không nỡ trách cứ ta"

Nói xong, nàng nhanh chóng tiếp tục nói, "Vị nhân tộc kia bắt đầu tàn sát Thanh Khâu...

Còn chưa nói hết câu, một cái hồ trảo to lớn đột nhiên đánh vỡ hư không, về xuống đầu nàng! Cách đó không xa, ống tay áo "Tử Tắc" không gió phần phật, một cánh tay chui vào hư không, trong hai con ngươi có ánh sáng lưu chuyển, sau lưng nhô ra hư ảnh chín cái đuôi cáo tuyết trắng xoã tung như yêu mị, sát ý lạnh thấu xương. Oanh! !

Hồ trảo mang theo tiếng rít lên chấn động trời cao, hung hăng rơi trên mặt đất, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, thung lũng vốn bằng phẳng hiện ra mấy đạo cống rãnh, bên trong có suối ngầm ào ạt phun ra ngoài.

Cát bụi bay lả tả trộn lẫn hơi nước lơ lửng giữa không trung.

Thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng tung bay, rất nhẹ nhõm tránh đi một kích này, chỉ có điều lời nói nhớ lại tiếp theo đã bị cắt ngang.

Tế lập tức nói: "Phụ thân! Ngươi nhanh nhớ lại tình huống lúc đó, ta đối phó nàng!"

Quánh không do dự, nhanh chóng mở miệng: "Vị nhân tộc kia.."

Hắn ta vừa nói một câu, thiếu nữ Cửu Vĩ đột nhiên đưa tay, nắm một cái vào giữa không trung.

Hồ hỏa sáng chói lập tức thiêu đốt toàn bộ thung lũng.

Ánh lửa cuồn cuộn như biển, trào lên gào thét, trong chớp mắt đã bao phủ Quánh và Tế.

Sắc mặt Quánh và Tế đều nặng nề.

Bây giờ bọn họ bị nhốt ở trong nhục thân nhân tộc, bị giới hạn bởi nhục thân yếu ớt của nhân tộc, căn bản không phát huy được toàn bộ thực lực của bọn họ!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Quánh và Tế đồng thời ra tay, Cửu Vĩ to lớn tung hoành trong hư không như biển mây và xiềng xích trùng điệp, hóa thành phòng ngự tinh mịn chặn đập ánh lửa vào mặt.

Vù vù vù...

Ánh lửa huy hoàng trong giây lát, chầm chậm tán đi.

Cùng lúc đó, Cửu Vĩ nhét đầy càn khôn cũng lặng yên thu hồi.

Bụi mù lộn xộn chậm rãi bay xuống, sắc mặt "Phục Cùng" trắng bệch, vết thương tay cụt đã ngừng đổ máu; "Tử Tắc" áo bào tàn tạ, râu tóc đều bị thiêu cháy, vẻ ngoài chật vật.

Đôi mắt hai người sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn qua thiếu nữ Cửu Vĩ.

Trong đôi mắt có sát ý cao ngất.

Thiếu nữ Cửu Vĩ khẽ mỉm cười, lúc này không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay.

Quánh và Tế cũng không do dự, sát chiêu thuộc về Cửu Vĩ Hồ tộc ầm vang lên, đan xen trên trời cao.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Ngọc thụ vẫn lượn quanh, linh hương cháy hừng hực, hơi khói cuồn cuộn.

Sắc mặt Cửu Vĩ Hồ trưởng lão bất động, trong bóng tối nhanh chóng truyền âm cho nhau: "Xảy ra chuyện gì? Không tìm thấy tộc trưởng!"

"Ta cũng vậy!"

"Ta đã lặp đi lặp lại niệm tôn tên của tộc trưởng, nhưng không có bất kỳ đáp lại gì"

"Cũng không cách nào liên hệ Thiếu chủ Tế"

"Không sai, ta cũng niệm nói tôn tên Thiếu chủ, Thiếu chủ cũng không có động tĩnh gì.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tộc trưởng đột nhiên rời đi?"

"Thiên kiếp bên ngoài khí thế hung hăng, thiên kiêu tộc ta vẫn lạc đã không phải số ít... Thậm chí mấy vị đồng tộc Độ Kiếp kỳ cũng đã chôn vùi dưới kiếp lôi, tình huống khẩn cấp, nhất định phải lập tức tìm ra tộc trưởng!"

"Không sai! Tế tự chưa kết thúc, thượng giới còn chưa đáp lại... Sao tộc trưởng và Thiếu chủ có thể cứ thế mà đi.."

Ngay lúc các Cửu Vĩ Hồ trưởng lão nhanh chóng thảo luận, vẻ mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" nghiêm nghị nhìn qua giếng cổ.

Trong giếng, bóng dáng Bùi Lăng và hai chữ "Luận đạo" mà hắn viết trong hư không lặng yên tán đi.

Cảnh tượng hơi rung chuyển, khôi phục thành cái bóng hai người.

"Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía những Cửu Vĩ Hồ trưởng lão kia.

Không do dự chút nào, "Không Mông" lập tức cao giọng nói: "Tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc mời chúng ta đến đây luận đạo, hiện tại lại không cáo mà đi, đây là muốn nhận thua sao?"

Nghe vậy, các Cửu Vĩ Hồ trưởng lão lập tức hơi thay đổi sắc mặt, nhao nhao nhìn về phía hai tên nhân tộc. Cửu Vĩ Hồ trưởng lão cầm đầu nhanh chóng nói: "Tộc trưởng không thể nhận thua "Hắn sẽ nhanh chóng trở về"

"Kính xin hai vị đừng nóng vội, đợi thêm một lát.

Lúc này "Mặc Côi" thật nhanh nói: "Được!"

"Vậy ta chỉ chờ một lát!"

Nói xong, nàng chỉ linh hương cháy hừng hực đã chỉ còn một nửa trong đại đỉnh, "Đừng nói nhân tộc ta không cho Cửu Vĩ Hồ tộc cơ hội, chúng ta ở chỗ này chờ linh hương trong đỉnh này đốt hết"

"Nếu linh hương đốt sạch mà tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc vẫn chưa trở về, chính là bỏ quyền nhận thua!"

"Trận luận đạo này là nhân tộc ta thắng!"

Nghe nói như thế, một đám trưởng lão Cửu Vĩ Hồ tộc đều cau mày.

Cửu Vĩ Hồ trưởng lão cầm đầu lập tức nói: "Tộc trưởng sẽ trở lại"

"Nếu hai vị ngại nơi đây đơn sơ, có thể đi khắp nơi.

"Toàn bộ Thanh Khâu đều mở ra cho hai vị "Hai vị có thể tùy ý du ngoạn.

"Cho dù ở trong chư thiên vạn giới, cảnh trí Thanh Khâu ta cũng có chỗ độc đáo, sẽ không làm hai vị thất vọng"

1100 chữ

Chương 3058: Phụ nhi tình thâm (3)

"Chờ sau khi tộc trưởng trở về, chúng ta sẽ lập tức liên lạc với hai vị "Không Mông" nghe vậy, lắc đầu liên tục, quả quyết nói: "Không!"

"Chúng ta không đi đâu hết"

"Ở lại chỗ này chờ đợi tộc trưởng Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc!"

"Vừa rồi tộc trưởng đã ra tay với chúng ta, luận đạo đã bắt đầu!"

"Thắng bại chưa phân, chúng ta sẽ không rời đi"

Thật ra nàng không rõ ràng thắng thua của cái gọi là luận đạo này có ý nghĩa gì.

Nhưng nàng tin tưởng Bùi Lăng!

Hơn nữa, hiện tại Cửu Vĩ Hồ tộc tìm mọi cách thuyết phục, để nàng và "Mặc Côi" càng thêm vững tin tầm quan trọng của trận luận đạo này!

"Mặc Côi" vội nói tiếp: "So với việc chư vị nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục chúng ta rời đi, chẳng bằng nắm bắt thời gian mời tộc trưởng quý tộc trở về"

"Tốc độ linh hương thiêu đốt không chậm, nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ lần luận đạo này nhân tộc ta lại phải nhận thắng!"

Thấy thái độ của hai tên nhân tộc kiên quyết, không chịu nhượng bộ, sắc mặt một đám Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đều trở nên âm trầm.

Một tên Cửu Vĩ Hồ trưởng lão duy trì nguyên hình, trên lễ phục thêu lên hoa văn vàng bạc lạnh lùng nói: "Nơi đây là tổ địa để tộc ta nghỉ lại ở hạ giới"

"Lúc bình thường đừng nói những huyết thực các ngươi, dù là Long tộc và Kim Ô tộc cũng không được tự tiện bước vào nửa bước!"

"Nhân tộc các ngươi sinh ra yếu đuối, chư thiên vạn giới đều là huyết thực"

"Chưa nói đến tự tiện xông vào tổ địa tộc ta, còn gan to bằng trời bước vào chỗ tế tự tộc ta!"

"Đây là đại tội diệt tộc!"

"Dựa theo tộc quy tộc ta, các ngươi nên bị chém thành muốn mảnh, rút hồn luyện phách để răn đe!"

Tiếng nói vừa ra, một Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đứng bên cạnh hắn ta tiếng nói yếu ớt: "Luận đạo cùng tộc trưởng, chỉ cần một nhân tộc là được.

"Trong hai tên nhân tộc này, giết một, giữ một!"

Lúc nói chuyện, khí tức của hắn ta tăng vọt, lợi trảo bắn ra, khí tức thuộc về Đại Thừa kỳ không giữ lại chút nào tản khắp.

Thấy Cửu Vĩ Hồ tộc muốn cưỡng ép ra tay, "Không Mông" và "Mặc Côi" bình tĩnh nhìn, sắc mặt không thay đổi chút nào.

Không có tiên nhân trấn giữ Thanh Khâu, bọn họ cũng không sợ ai!

Thế là, "Không Mông" không nói nhảm bất kỳ điều gì, lúc này đánh ra một pháp quyết khí tức mờ mịt, tiếng nói lạnh nhạt: "I Quy Khứ Lai Hề l!"

" [Đồng Pháp Thiên Ấn Y!"

Khí tức của nàng lập tức tăng vọt, trong chớp mắt từ Đại Thừa tám mươi mốt kiếp tăng tới trình độ tám mươi hai kiếp.

"Mặc Côi" đứng bên cạnh nàng cũng khí tức liên tục tăng lên, chẳng mấy chốc đã trở nên không khác "Không Mông" chút nào.

Phát hiện khí tức hai tên nhân tộc trước mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khủng bố, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đều vô cùng bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục sự bình tĩnh.

Cửu Vĩ Hồ trưởng lão cầm đầu lập tức quát: "Cùng nhau ra tay!"

Chưa nói hết, tất cả Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đồng thời ra tay, lợi trảo, mũi nhọn, mị hoặc, huyễn cảnh... Công kích như mưa to gió lớn càn quét toàn bộ đình viện.

Đôi mắt "Không Mông" và "Mặc Côi" bình thản nhìn tình cảnh này.

Lít nha lít nhít công kích như thủy triều cuồn cuộn, lúc sắp tới gần hai người uy năng chợt hạ xuống. Vừa nãy còn khí thế hùng hổ cương mãnh như muốn chém hai tên nhân tộc thành muôn mảnh, trong chớp mắt hóa thành nhẹ nhàng như cành liễu ngày xuân nhẹ lay động, thổi qua áo người lại không có bất cứ tổn thương gì. Lấy hai người làm trung tâm, tất cả uy áp tan thành mây khói, chỉ có lực lượng phàm tục mới có thể xuyên qua cấm khu vô hình!

Tuyết nhận ngang trời, quyền cước gào thét, một trận đại chiến lập tức triển khai!

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Ngọc thụ lượn quanh, giếng cổ vắng vẻ.

Tay áo dài của Bùi Lăng rủ xuống đất, không nhúc nhích đứng ở chỗ cách mép giếng mấy bước, mặt hắn không biểu cảm như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì đó.

"Hồn Nghi" áo đậm tóc sương theo sát ở bên, thấy Bùi Lăng bất động không nói, chờ đợi một lúc lại dứt khoát ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục.

Mặc dù nàng là Tiên Đế thượng giới, nhưng thể xác huyễn hóa ở trong phương huyễn cảnh này có tu vi quá thấp, tiên lực trong cơ thể có hạn.

Vừa rồi ở khu vực cấm chế Cửu Vĩ Hồ tộc, nàng và tiểu Tiên Cửu Vĩ Hồ tộc huyễn cảnh kia chỉ tranh luận vài câu, tiên lực đã tiêu hao bảy tám phần...

Hiện tại vừa hay không có chuyện gì, lại nhân cơ hội khôi phục một hai.

Cũng may trước đó ở trong phương huyễn cảnh này, huyễn cảnh tăng lên nội tình nhục thân, nếu không lấy tu vi huyễn cảnh bốn mươi chín kiếp đối mặt với tên tiểu Tiên Cửu Vĩ Hồ tộc huyễn cảnh kia, chỉ sợ nàng vừa mở miệng nói ra chữ thứ nhất sẽ trực tiếp hao hết toàn bộ tiên lực của mình!

Ngược lại là Bùi tiên đế, nhục thân trong huyễn cảnh này có nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, vừa rồi cũng tranh luận với tên tiểu Tiên huyễn cảnh kia, lúc này lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Lúc suy nghĩ, khí cơ quanh người "Hồn Nghi" luân chuyển, tóc dài và ống tay áo không gió mà bay, phần phật bay múa.

Theo công pháp vận hành, trong cơ thể nàng nhanh chóng sinh sôi tiên lực.

Dưới sắc trời ảm đạm, ngọc thụ trông đặc biệt óng ánh.

Nơi xa lấp lóe điện quang, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng, đột nhiên nở rộ đầy đình.

1090 chữ

Chương 3059: Người gõ cửa

Trong lúc huyền bào phần phật, khí tức của "Hồn Nghi" càng ngày càng cường thịnh.

Hai người đứng bên giếng cổ, một đứng một ngồi đưa lưng về phía cánh cửa tiến vào đình viện.

Thời gian từ từ trôi qua.

Đột nhiên...

Két két!

Cửa lớn như bị lực lượng gì đó đẩy ra, ngay sau đó một giọng nói như đã từng quen biết ung dung truyền đến: "Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh... tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà... Vừa nghe thấy giọng nói này, trong lòng Bùi Lăng lập tức hơi động, là người đã gõ cửa trước đó! Lúc ấy hắn, "Hồn Nghi", "Không Mông" và "Mặc Côi" được Phong Nhung sắp xếp ở lại trong một tòa tiểu lâu trên đảo hoang giữa hồ lớn Thanh Khâu, lúc bốn người đang nói chuyện trong lâu, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó ngoài cửa truyền đến hai câu cuối cùng của [Thanh Khâu khúc .

1Lúc bọn họ rời khỏi phòng, vị gõ cửa và nói chuyện kia đã sớm không ở ngoài cửa.

Sau đó, bọn họ phát hiện mình bị nhốt trong quá khứ đã trôi qua... Trong năm tháng "Yếm Khư" tiên tôn làm thí nghiệm với Cửu Vĩ Hồ tộc, nhưng vẫn không nhìn thấy sự tồn tại kia.

Hiện tại giọng nói này hơi quen tai, chính là vị kia!

Đối phương lại vẫn trốn kín trong năm tháng Thanh Khâu!

Bộp... Bộp... Bộp... Tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần, chậm rãi xuyên qua đình viện rộng lớn, không ngừng tới gần Bùi Lăng và "Hồn Nghi".

"... Bằng tú sáp danh kiếm, nhậm đó phệ lang tiêm... Minh mang du bát cực, vô tượng cảm hi di.."

"Vô vật vi ngã ngu, khấu hồ tự cao ca.." Nghe (Thanh Khâu khúc] uyển chuyển du dương phía sau, ngay cả "Hồn Nghỉ" đang điều tức khôi phục, vẻ mặt cũng dần biến ảo, khi thì dõng dạc, khi thì than thở phiền muộn... Cảm xúc của thể xác tinh thần đều bị từ khúc lay động, một cái nhăn mày một nụ cười thuận theo thay đổi.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển vẫn không nhúc nhích đứng đấy, dường như không nghe được tiếng ca khiến chúng sinh đều say mê, tâm trạng dao động theo, không hề chịu ảnh hưởng bởi (Thanh Khâu khúc .

1Chỉ có điều, hắn lại không vui vẻ nổi.

Trước đó vị thiếu nữ Cửu Vĩ kia hát (Thanh Khâu khúc] này, ngoại trừ hắn ra, "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Tử Tắc", "Phục Cùng" đều trúng chiêu Đó chỉ là hành động vô tình của thiếu nữ Cửu Vĩ kia, tu vi cũng chỉ là chính tiên tiên lại.

Nhưng bây giờ vị xuất hiện phía sau có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, thực lực tu vi chắc chắn ở trên hắn!

Càng quan trọng hơn là, hắn bị hệ thống điều khiển, lập tức có thể thắng được trận luận đạo "quá khứ và tương lai" này.

Lúc này đối phương xuất hiện, hiển nhiên kẻ đến không tốt lành!

Bộp...

Tiếng bước chân nhỏ bé dừng lại sau lưng Bùi Lăng.

"... Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh!"

Hát hết một khúc, giọng nói như đã từng quen biết kia rất nhu hòa nói: "Nhân tộc, đêm nay.."

"Ta cho ngươi một chút tiếp đón đặc biệt..."

Tiếp đón đặc biệt? !

Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, kịp phản ứng người tới là Tế!

Không phải "Tế" của năm tháng này, mà là "Tế" trong thời không trận chiến hồng hoang, chủ nhân Thanh Khâu đi vào cấp độ Kim Tiên!

Cái gọi là "tiếp đón đặc biệt ", chính là lúc ấy bọn họ mới gặp Tế, "Hồn Nghi" đã bí mật truyền âm yêu cầu sự tiếp đón này cho hắn!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã thấy một đôi tay tinh tế trắng nõn như tuyết đầu mùa đúc thành, oánh nhuận sáng ngời đưa ra từ hai bên thắt lưng của hắn, hương thơm nhàn nhạt, ôm chặt hắn từ sau lưng Đôi cánh tay này nhỏ yếu non mềm như mầm liễu mới mọc ra trong ngày xuân, lại như mỹ ngọc không tì vết trải qua sự điêu khắc của người tài ba bậc nhất.

Mặc dù chưa từng thấy hình dáng tướng mạo của chủ nhân, nhưng chỉ dựa vào đôi cánh tay này đã có thể tưởng tượng nàng có phong tình ngọc mềm tiêu nhu, tiên tư dật mạo. Cảm giác mềm mại như nước truyền đến từ sau lưng Bùi Lăng.

Cứ như là gió xuân ấm áp luẩn quẩn không đi, lại như mặt trời mới mọc chiếu xuống suối nước triền miên róc rách, trong chốc lát Bùi Lăng như ở trong đám mây, một bước nông một bước sâu, không biết đi về nơi đâu, không biết đến từ nơi nào, cảm giác thoải mái khó mà hình dung, chỉ cảm thấy bồng bềnh như khói tung bay. Nhưng thể xác hắn vẫn trong hệ thống uỷ thác, không có bất kỳ phản ứng gì.

Thấy hệ thống uỷ thác không bị cắt ngang, hơn nữa cũng không có bất kỳ tiếng nhắc nhở gì vang lên, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, đôi cánh tay ôm lấy mình, còn có cảm giác truyền đến từ sau lưng đều là huyễn cảnh có thể lấy giả làm thật!

Cực kỳ tốt!

Chỉ cần là huyễn cảnh, sẽ không đả thương được trạng thái hiện tại của hắn...

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng lạnh nhạt.

Hắn bị hệ thống điều khiển vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh đứng đấy.

Bên cạnh hắn, vẻ mặt "Hồn Nghi" mờ mịt, lại vẫn đắm chìm trong tiên khúc vô cùng mỹ diệu, thấm vào phế phủ người ta kia.

Lúc này, hai cánh tay ôm lấy Bùi Lăng dịch lên ngực hắn từng chút một.

Ngón tay nhỏ nhắn như măng, đầu ngón tay có màu hồng nhàn nhạt, như hoa mai lặng yên nở rộ trên đất tuyết, lại như son phấn thấm vào dương chi ngọc, nhặt như hoa lan, non như ôn nhu... Chẳng mấy chốc, mười ngón tay khéo léo cởi dây thắt lưng của Bùi Lăng.

1105 chữ

Chương 3060: Người gõ cửa (2)

Sau một tràng tiếng xột xoạt, áo của Bùi Lăng bị cởi ra, gió núi lạnh thấu xương mang theo mùi trong trẻo của cỏ cây, không hề bị ngăn cản thổi qua bộ ngực của hắn.

Bùi Lăng rất quen thuộc với tình cảnh này!

Sắc mặt hắn bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi... Ngay lúc hắn tưởng Tế muốn đặc biệt tiếp đón hắn ở trong huyễn cảnh, chín cái đuôi cáo to lớn đột nhiên hiện ra!

Cửu Vĩ giăng khắp nơi như trong nháy mắt hóa thành một tòa lồng giam khổng lồ, bao vây Bùi Lăng từng vòng!

Chín cái đuôi cáo này tái nhợt như chết, thoạt nhìn phiêu dật xoã tung, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mỗi một phần da lông đều đang không ngừng nhúc nhích, như ngàn vạn trùng vụ ngưng tụ thành, có sương mù màu xám nhạt quanh quẩn bên cạnh đuôi cáo.

Trong sương mù có vô số bạo động, gào thét, nguyền rủa quỷ mị như nước chảy...

Khí tức u lãnh, ảm đạm, sa đọa, bạo ngược... Như hồng thủy vỡ đê sôi trào mãnh liệt. Một cái hồ thủ vô cùng dữ tợn, cũng vô cùng vặn vẹo trồi lên từng chút một từ âm ảnh sau lưng Bùi Lăng.

Hồ đầu thuần trắng, hai mắt đỏ hồng có vết máu thâm đen thoải mái lưu chuyển trong đó.

Hắn chậm rãi mở miệng ra, răng nanh sắc nhọn lóe ra ánh sáng lạnh khiếp người.

Tí tách... Tí tách...

Nước bọt lạnh lẽo như băng nhỏ xuống từ trong miệng hồ, nhanh chóng rơi vào đầu vai Bùi Lăng.

Nơi nước bọt chảy đến, mảng lớn nấm mốc nhanh chóng sinh ra. Nấm mốc rậm rì như rêu xanh dày đặc, nhanh chóng lan tràn dọc theo vai cánh tay Bùi Lăng.

Dường như cả người hắn đều hứng chịu sự ăn mòn lớn lao, đang không ngừng hư thối, hủ phôi. Không biết ngọc thụ trong góc hẻo lánh đã dừng lay động từ khi nào, lan can vàng ròng khảm bảo vây quanh giếng cổ cũng lặng yên ảm đạm.

Toàn bộ đình viện, tính cả thần miếu nguy nga như bị lực lượng gì đó xóa đi tất cả sinh cơ, hóa thành một mảnh ảm đạm âm u đầy tử khí.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động, không hề bị lay động chút nào.

Nước bọt vẫn còn tiếp tục nhỏ xuống đầu vai hắn, dấu vết hư thối đã từ vai cánh tay của hắn lan tràn đến phần lớn thân thể.

Phần hư thối sinh ra từng cái mụn nhọn, bên trong không ngừng ngọ nguậy như có vật sống gì đó muốn phá thể mà ra.

Chẳng mấy chốc, một cái mụn nhọt trong đó vỡ ra, theo mủ dịch tanh hôi, một cây xúc tu màu xanh đen nhô ra, trên đó mọc đầy con mắt lít nha lít nhít, tràn ngập ác ý nhìn về phía bốn phương tám hướng.

Tiếng bọc mủ liên tiếp nổ tung vang lên trong đình.

Dịch mủ bắn tung toé trên mặt Bùi Lăng, thuận theo hai gò má của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Hồ ly sau lưng như không sốt ruột, một đôi bàn tay như ngọc trắng khi sương tái tuyết khiến sinh linh nghĩ đến vô số từ ngữ ca ngợi, tiếp tục chậm rãi cởi bào phục của Bùi Lăng.

Trong cái miệng hồ há to, nước bọt tích táp, dinh dính ẩm ướt dần thẩm thấu toàn bộ thể xác Bùi Lăng.

Cuối cùng, tất cả quần áo của Bùi Lăng đều bị cởi đến không còn một mảnh.

Hồ ly sau người cũng mở miệng càng lúc càng lớn...

Trong cái miệng hồ mở lớn có vòng xoáy đen nhánh hiện ra.

Trong vòng xoáy, khuôn mặt oán độc của vô số sinh linh đan xen lấp lóe, tơ máu tinh mịn điên cuồng bay múa.

Vô tận bóng tối u lãnh như vận sức chờ phát động.

Ngay sau đó, miệng hồ há đến một mức độ khó mà tin nổi, một ngụm cắn xé Bùi Lăng...

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Thuật pháp, thần thông, pháp tắc... khó mà tính toán tung hoành trời cao, cơn gió mãnh liệt tàn phá ngọc thụ.

Uy áp như sóng lặp đi lặp lại chấn động, tiếng rít liên tiếp.

Công kích Hồ tộc che ngợp bầu trời, nhao nhao đánh về phía "Không Mông" và "Mặc Côi", nhưng lúc tất cả công kích tới gần hai người lập tức tan thành mây khói, hóa thành nhẹ nhàng không có chút lực sát thương nào. Đây là Tố Chân Thiên [Vô Pháp Thiên Ấn) !

Thấy đủ loại thủ đoạn thuật pháp và thần thông đều không thể đến gần hai tên nhân tộc này, bốn tên Cửu Vĩ Hồ trưởng lão hình người đuôi cáo lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía hai người!

Bốn tên Cửu Vĩ Hồ này vừa xông đến gần phạm vi (Vô Pháp Thiên Ấn] của hai người, tốc độ lập tức giảm nhanh, khí tức cũng nhanh chóng rơi xuống.

Trong bất thình lình tu vi diệt hết, hóa thành bốn tên sinh linh nhục thân phàm thai.

Phát hiện tu vi trôi qua, bốn tên Cửu Vĩ không có bất kỳ dừng lại gì, phương hướng không thay đổi, tiếp tục phóng tới "Không Mông" và "Mặc Côi".

Đôi bên vừa mới tiếp cận, một Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đi đầu ra tay, hắn ta trực tiếp một quyền phá không, đánh về phía đầu "Không Mông", quyền phong gào thét như có thể làm đá rắn vỡ vụn; Cửu Vĩ thứ hai đưa tay ra, lợi trảo như đao sâm nhiên đáng sợ, hung hăng chụp vào tim "Mặc Côi"; tên Cửu Vĩ thứ ba thì nhảy lên thật cao trong lúc chạy, hai chân liên tục đá vào bên hông "Mặc Côi", hoàn toàn phong bế chỗ trống để nàng né tránh; một tên Cửu Vĩ sau cùng há to miệng, răng nhọn như đao, khí thế hung hăng cắn về phía cái cổ "Mặc Côi"... Bốn đầu Cửu Vĩ xông lên phối hợp ăn ý, phân công chính xác, một đầu Cửu Vĩ ngăn chặn "Không Mông", ba đầu liên thủ vây giết "Mặc Côi"!

Đây cũng là điều mà những trưởng lão Cửu Vĩ tộc này vừa quyết định, hai tên nhân tộc giữ một giết một!

1097 chữ

Chương 3061: Người gõ cửa (3)

Cửu Vĩ Hồ khí thế hung hăng, vẻ mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" lại không có chút thay đổi nào.

"Không Mông" nhìn qua hồ quyền đập vào mặt, không tránh không né, tay trái vừa nhấc, nắm lấy nắm đấm đánh về phía mình; tay phải nửa nắm thành quyền, mang theo khí thế phong lôi đánh về phía cổ họng Cửu Vĩ trước mặt!

Ầm. !

Trong cổ tên Cửu Vĩ kia cứng lại, toàn bộ thân thể không tự chủ được lùi lại mấy bước, không rảnh ngạc nhiên vì tên huyết thực này thành thạo võ nghệ, đang muốn tiếp tục ra tay, tay "Không Mông" bắt vào bên hông một cái, lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rút ra một thanh nhuyễn kiếm ánh sáng lạnh trong vắt, nhẹ nhàng lắc một cái thẳng tắp như thương, chợt như rắn độc ra khỏi động đâm thẳng vào điểm yếu hại của đầu Cửu Vĩ kia!

Xoạt xoạt xoạt...

Phốc phốc phốc...

Nhục thân yêu tộc sinh ra cường đại, Cửu Vĩ Hồ là cường tộc được chư thiên vạn giới công nhận, bẩm sinh cường tráng, nhưng ở trong [Vô Pháp Thiên Ấn] tất cả hóa phàm!

Tố Chân Thiên có kinh nghiệm và cải tiến trong vô số năm tháng với lĩnh vực tranh đấu phàm tục. Kỹ xảo của đôi bên có sự chênh lệch quá lớn, cho dù đầu Cửu Vĩ Hồ kia dốc hết toàn lực, vẫn nhanh chóng trở nên vết thương chồng chất, vết máu bay tứ tung.

Cùng lúc đó, đối mặt với ba đầu Cửu Vĩ liên thủ vây công, cổ tay trắng của "Mặc Côi" lật một cái, trên cổ tay có một đôi vòng tay vàng ròng, cơ quan mới giải, trong chớp mắt hóa thành một đôi đoản kiếm ánh sáng vàng lấp lóe như cá bơi khéo léo nhảy vào lòng bàn tay nàng.

Một kiếm chém ngang ra, kiếm phong rét lạnh vẽ về phía Cửu Vĩ Hồ về xuống lợi trảo, nhanh chóng ép nó lùi lại; mồm cắn xuống.

sau đó kiếm trái đâm về Cửu Vĩ ở giữa không trung, liên tục đá về phía nàng; kiếm phải thì cắt về phía Cửu Vĩ há Vẻ mặt "Mặc Côi" thản nhiên, váy màu mực tung bay như mẫu đơn nở rộ, song kiếm trong tay lưu chuyển tự nhiên như nước chảy mây trôi, vô cùng thoả đáng như liền thành một khối với nàng. Ba đầu Cửu Vĩ chưa thích ứng nhục thân không có tu vi, đều không kịp phản ứng.

Phốc phốc!

Một tiếng vang nặng nề, huyết hoa bắn tung toé.

Ba đầu Cửu Vĩ, một đầu chân bị cắt ra một lỗ hổng dài cả thước; một đầu thêm ra một vết thương nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt.

Không cho bọn họ thời gian hồi sức, hai kiếm của "Mặc Côi" như gió, vung lên liên tục, đắc thế không tha người đánh thẳng về phía ba đầu Cửu Vĩ.

Xoạt xoạt xoạt...

Lưỡi đao tung bay, hồ trảo ngang trời, lông trắng chợt tránh, bóng hình xinh đẹp lật bay... "Không Mông" và "Mặc Côi" có kiếm pháp lô hỏa thuần thanh, biến ảo vô tận, trong chốc lát đánh bốn đầu Cửu Vĩ liên tục bại lui, một đám máu hồ không ngừng phiêu tán rơi xuống, toàn bộ đình viện đã đầy mùi máu tươi dày đặc.

Lúc này, một Cửu Vĩ Hồ trưởng lão bên ngoài (Vô Pháp Thiên Ấn) ngửa đầu phát ra tiếng gầm lên giận dữ, toàn bộ thể xác hắn ta nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt từ thân người đuôi cáo khôi phục thành nguyên hình, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ, đánh về phía "Không Mông" và "Mặc Côi".

Chỉ một khoảnh khắc, trưởng lão này cũng xông vào [Vô Pháp Thiên Ấn], tốc độ của hắn ta giảm nhanh, dường như trong nháy mắt đã từ một đầu hung thú kinh thiên động địa, thoái hóa thành một đầu dã thú thường gặp trong sơn dã.

Nhưng đầu Cửu Vĩ này chỉ hơi dừng lại, chẳng mấy chốc đã làm quen, bốn trảo bay lên không nhảy vọt ra, tiếp tục lao về phía "Không Mông" và "Mặc Côi", hồ trảo vung lên đồng thời chụp xuống hai người!

Đồng tộc đến giúp, bốn đầu Cửu Vĩ trước đó lập tức nhân cơ hội lùi lại.

"Không Mông" và "Mặc Côi" không lui lại, đồng thời vọt lên, làn váy bồng bềnh đã tránh đi một trảo ở trước mặt. Ngay sau đó, nhuyễn kiếm như nước và đoản kiếm vàng ròng từ hai phương hướng, đồng thời đâm vào đầu Cửu Vĩ này!

Xoạt xoạt xoạt...

Đầu Cửu Vĩ này da lông phiêu dật như mây, trông như mềm mại lại cứng như cương châm, cứng rắn chịu ba kiếm cũng chỉ rơi mất một chút lông tóc.

Chợt cúi đầu xuống, trong cái miệng to như chậu máu có răng nhọn dày đặc, hung hăng cắn xuống "Không Mông"!

Vẻ mặt "Không Mông" bình thản, lúc này năm ngón tay buông lỏng, quăng kiếm hóa chưởng, bàn tay trắng nõn như ngọc trực tiếp đập xuống đỉnh đầu Cửu Vĩ.

Cùng lúc đó, "Mặc Côi" vô cùng ăn ý đánh ra một pháp quyết, chớp mắt đã giải trừ [Vô Pháp Thiên Ấn 1!

Oanh!

Ngay sau đó, đầu Cửu Vĩ kia như một cái cúc cầu bị toàn lực đá đi, ầm vang bay ngược ra, đập mạnh vào vách tường trong thần miếu!

[Vô Pháp Thiên Ấn] giải trừ, khí tức của "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức liên tục tăng lên, trong chớp mắt quanh thân hai người đã toát ra ý hoàn mỹ, mờ mịt cao xa rõ ràng.

"Không Mông" đang muốn tiếp tục ra tay, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi.

Huyết hải cuồn cuộn gào thét mà tới, như muốn hoàn toàn nuốt hết nàng.

Trong huyết hải có ngàn vạn oan hồn chìm chìm nổi nổi, bạch cốt như thương, trong lúc mọc lên như rừng có tiếng giết chấn động càn khôn.

Là huyễn thuật!

"Không Mông" không do dự chút nào, khí cơ cả người lập tức không giữ lại chút nào bộc phát, trong hai con ngươi có ánh sáng lưu chuyển, vô số cánh hoa bay lả tả, đan xen như lưỡi dao cắt chém vạn vật.

1106 chữ

Chương 3062: Quan Thiên!

Lúc cánh hoa rì rào như mưa, cảnh tượng xung quanh lặng yên chôn vùi!

Dưới ngọc thụ giương cung bạt kiếm.

Một Cửu Vĩ thân người đuôi cáo xông đến như điện, một chưởng đánh về phía ngực "Không Mông". "Không Mông" lập tức ra tay, cũng vỗ ra một chưởng đánh về phía đối phương.

Ầm! !

Một chưởng của đôi bên va chạm chính diện, không gian bốn phía vặn vẹo xoay tròn, chớp mắt vỡ nát. Một người một hồ tự mình bay ngược ra, sau khi bay mấy chục trượng mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Trong lòng "Không Mông" hơi ngạc nhiên, mặc dù một chưởng vừa rồi không phải toàn lực ứng phó, nhưng dù sao cũng là một kích của Đại Thừa tám mươi hai kiếp, đầu Cửu Vĩ Hồ kia chưa thành tiên lại có thể cân sức ngang tài với nàng!

Đang nghĩ ngợi, váy màu mực lóe lên, "Mặc Côi" lặng yên không tiếng động rơi vào bên cạnh nàng.

"Không Mông" nhìn Cửu Vĩ Hồ xa xa, đang muốn nhắc nhở "Mặc Côi" không nên khinh thường, đã thấy "Mặc Côi" đột nhiên một trảo chụp vào trong lòng nàng!

Chỉ có điều, một kích này của "Mặc Côi" lại hoàn toàn không có tốc độ Đại Thừa tám mươi hai kiếp.

"Không Mông" nhanh chóng nghiêng người một cái, vào lúc cực kỳ nguy cấp tránh đi điểm yếu hại.

Vèo!

Trên bả vai nàng lập tức bị vạch ra một vết máu, vài giọt máu tươi bay lả tả ra.

Cùng lúc đó, "Không Mông" cách không một chưởng, đánh về phía "Mặc Côi".

Oanh! !

"Mặc Côi" trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nàng đập mạnh vào trên tường, trong thất khiếu có máu tươi chảy dài, lại thân chịu trọng thương ngay tại chỗ!

Ngay sau đó, hình dáng tướng mạo của "Mặc Côi" vặn vẹo mấy lần, lặng yên hóa thành một đầu Cửu Vĩ Hồ da lông xoã tung.

Nhìn tình cảnh này, "Không Mông" lạnh giọng nói một tiếng, là hai tầng huyễn thuật!

"Mặc Côi" đánh lén nàng là do Cửu Vĩ Hồ huyễn hóa thành "Mặc Côi" thật sự là đầu Cửu Vĩ có thế lực ngang nhau với nàng vừa rồi!

Lúc này, lại có một tên "Mặc Côi" váy bồng bềnh bay về phía nàng.

"Không Mông" không do dự, lập tức đánh ra một cái pháp quyết, tiếng nói lạnh lùng: "I Vô Pháp Thiên Ấn Y!" Lực lượng vô hình chầm chậm dao động, trong nháy mắt pháp tắc phong tỏa hư không, tất cả lực lượng không thuộc về phàm đều như tuyết đọng gặp mặt trời, tan thành mây khói.

Vạn pháp trống trơn, chúng sinh hóa phàm, tên "Mặc Côi" bay tới lập tức rơi xuống từ giữa không trung, tu vi hoàn toàn biến mất, thân hình uyển chuyển biến ảo một trận, hóa thành một Cửu Vĩ Hồ da lông tuyết trắng. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ Hồ dựa vào huyễn tượng che giấu thân hình ở bốn phía cũng nhao nhao hiện ra chân thân. Cách đó không xa, một Cửu Vĩ Hồ giương nanh múa vuốt, một thân hình nhanh chóng lập lòe, khôi phục thành dáng vẻ "Mặc Côi".

Địch ta đã phân, "Mặc Côi" không do dự, lại nhấn vào cơ quan đoản kiếm, trong chuôi kiếm lập tức bắn ra vô số kim châm dài cả tấc, mau lẹ như điện, bão tố lao về phía Cửu Vĩ Hồ trước mặt. Mười ngón tay của "Không Mông" như lan, pháp quyết biến đổi, giải trừ (Vô Pháp Thiên Ấn .

1Trong hư không vàng ròng lấp lánh, tất cả phi châm đang phi nhanh, chỉ một thoáng vẫn triện lấp lóe hóa thành một mảnh ánh sáng vàng trùng điệp, như dao, như sông, như sóng... Sôi trào mãnh liệt, khí thế hùng hổ đánh về phía toàn bộ Cửu Vĩ.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang kinh thiên động địa chấn động toàn bộ thần miếu, cát bụi rì rào, khi thì thuật pháp, thần thông, pháp tắc lui tới tung bay, khi thì quyền cước, lưỡi kiếm, răng trảo gào thét phá không, huyễn cảnh lúc hiện lúc phá, khí tượng thay đổi trong nháy mắt.

Ngọc thụ lượn quanh, dưới cây, sau bàn dài, trong đại đỉnh ba chân, linh hương không nhanh không chậm thiêu đốt, biển mây như hơi khói thướt tha tiêu tán, có ánh lửa bay vút lên, sóng khí nhấc lên tàn hương rì rào khuấy động.

Ánh lửa càng ngày càng thịnh, tốc độ linh hương thiêu đốt cũng càng lúc càng nhanh...

Bụi mù trộn lẫn hơi khói, mờ mịt đầy đình.

Ngọc thụ khinh động, chiết xạ từng điểm ánh sáng óng ánh như mộng như ảo.

Tiếng kim ngọc va chạm vẫn trang trọng, lại mang theo ý thở dài như thịnh thế kết thúc.

Rầm rầm rầm...

Lại một đợt tiếng vang liên miên như nước thủy triều, mặt đất run rẩy, ngọc thụ lay động, tiếng vang kịch liệt vội vàng, rầm rầm... Rầm rầm... Rất nhiều lá cây bay lả tả rơi xuống, như một trận mưa rào thật lớn rơi xuống trong đình.

Cuối cùng, tiếng động chiến đấu dần lắng lại.

Gió núi gào thét, thần miếu chầm chậm yên tĩnh lại, khôi phục vẻ u nhiên ngày xưa.

Đình đài lầu các, lương trụ lan can hoàn hảo không chút tổn hại, rêu xanh mọc lan tràn, thiên tài địa bảo xinh đẹp đều hóa thành tro tàn, bay lả tả bốn phương như bùn cát.

Ngọc thụ còn đang dao động mãnh liệt, ở giữa có vô số ngọc diệp không tì vết ngọc suy tàn nhao nhao, rơi ra đầy đất.

Vốn ngọc thụ có cành lá rậm rạp, lúc này phần lớn cành lá trụi lủi, đặc biệt quạnh quẽ.

Rầm rầm...

Bên ngoài thần miếu cũng vang lên tiếng lũ lụt cuồn cuộn.

Xanh vàng đan xen bay loạn, toàn bộ cỏ cây Thanh Khâu như lập tức nghênh đón mùa thu đông phàm tục.

Tất cả cành lá đều đang suy tàn.

Lá rụng đầy trời bay múa xoay quanh, che đậy sắc trời ảm đạm như một tấm màn sân khấu to lớn, không cam lòng lại bất đắc dĩ chậm rãi rơi xuống...

Thần miếu.

Từng đầu Cửu Vĩ Hồ trưởng lão ngổn ngang lộn xộn đổ vào trong đình viện, trên da lông tuyết trắng dính vết máu loang lổ, trông khí tức yếu ớt.

1108 chữ

Chương 3063: Quan Thiên! (2)

Cửu Vĩ Hồ trưởng lão cầm đầu và hai gã trưởng lão tu vi khá cao khác miễn cưỡng duy trì dáng người thân người đuôi cáo, chỉ có điều ba khuôn mặt đều tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trong thất khiếu có máu tươi chảy dài.

Cách bọn họ không xa, "Không Mông" và "Mặc Côi" liên thủ đứng đó, vẻ mặt bình thản.

Lúc này trông váy của bọn họ chỉ hơi lộn xộn, cánh tay, bả vai đều có vài vết thương, vết máu chậm rãi thẩm thấu pháp y nhưng khí tức bình ổn, hiển nhiên không có gì đáng ngại.

Đưa mắt nhìn quanh, nhìn rất nhiều Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đã mất đi sức tái chiến, trong mắt hai người dấy lên từng cơn sóng lớn không sợ hãi.

Đại tộc hồng hoang thật sự được thiên đạo yêu mến, sinh ra cường đại!

Trận chiến cùng cảnh, bọn họ có [Quy Khứ Lai Hề] gia trì, có [Đồng Pháp Thiên Ấn], có thể dùng ra thực lực tám mươi hai kiếp, trận chiến này cũng khó khăn lắm mới thắng được.

Những Cửu Vĩ Hồ tộc trưởng lão này, bẩm sinh nhục thân cường hãn, khí huyết dồi dào vượt xa nhân tộc; huống chi bọn họ còn có thiên phú thần thông quỷ dị khó lường!

Trong lúc hỗn chiến thật sự khó lòng đề phòng!

So sánh với Cửu Vĩ Hồ tộc trước mắt, những yêu tộc Bàn Nhai giới hậu thế kia, hoàn toàn là yêu thú huyết mạch hỗn tạp, căn bản không được gọi là đại tộc hồng hoang, dị chủng huyết mạch.

Hơn nữa, những người được gọi là trưởng lão này, trông như địa vị tôn quý lại không phải huyết mạch đích hệ Nội tình chân chính của đại tộc hồng Hoang, là dòng dõi dòng chính bọn họ đều sinh ra thành tiên!

Dù là nhục thân hay thiên phú thần thông, những Cửu Vĩ Hồ tộc trưởng lão mà bọn họ đang phải đối mặt đều không thể so sánh với những huyết mạch đích hệ đại tộc kia!

Đáng tiếc!

Những điều này đều trở thành quá khứ!

Dù bộ tộc này từng huy hoàng như thế nào, từng có chiến tích vinh quang cỡ nào, đã từng cường đại cỡ nào, viết ra truyền kỳ sáng chói như thế nào... Đều đã bị bụi bặm thật dày trong năm tháng mai táng Bàn Nhai giới hiện thế chỉ thuộc về nhân tộc!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Không Mông" nhìn về phía sau bàn dài.

Trong đại đỉnh ba chân ánh lửa thoi thóp, phần lớn linh hương đều đã đốt xong, chỉ có một phần còn có chút ít tàn hương, vẫn đang thiêu đốt.

Rõ ràng hơi khói tràn trề đã mỏng manh hơn.

Đỉnh linh hương kia sắp hoàn toàn đốt sạch! "Không Mông" lạnh nhạt nói: "Thời gian sắp đến!"

"Mặc Côi" khẽ gật đầu, hiện tại mục đích của bọn họ là dựa theo yêu cầu của Bùi Lăng, thắng được trận luận đạo này!

Thế nhưng, vừa rồi Bùi Lăng chỉ nhắc bọn họ luận đạo, nhưng không nói sau khi luận đạo thắng lợi có thể thu hoạch được gì...

Vì vậy hai người các nàng đều ăn ý không tàn sát Cửu Vĩ Hồ tộc, định sau khi thắng được luận đạo, sẽ hỏi rõ ràng chân tướng tất cả mọi chuyện từ Cửu Vĩ Hồ tộc...

Lúc này, Cửu Vĩ Hồ trưởng lão cầm đầu phát ra một tràng tiếng ho khan kịch liệt: "Hụ khụ khụ khụ khục.."

Theo trận ho khan, trong miệng hắn ta tuôn ra từng ngụm máu tươi.

Cửu Vĩ Hồ trưởng lão lại không quan tâm thương thế, chật vật đứng lên, khàn giọng nói: "Hai vị nhân tộc, trận luận đạo này liên quan đến quá khứ và tương lai, không đơn giản như các ngươi tưởng tượng!"

"Hiện tại, hai vị có thắng cũng chưa chắc là chuyện gì tốt"

"Bây giờ tộc trưởng không ở đây, nếu hai vị cũng rời đi... Trận luận đạo này sẽ vì đôi bên vắng mặt, trực tiếp mất hiệu lực!"

"Cứ thế, luận đạo bắt đầu lại lần nữa, người vào ván cờ sẽ không phải các ngươi"

"Hai vị cũng có thể thoát khỏi đoạn năm tháng bị lựa chọn này"

"Làm như thế, dù đối với tộc ta hay đối với hai vị đều không phải chuyện xấu...

Nghe vậy, "Không Mông" và "Mặc Côi" đều sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn ta, vẻ mặt không có chút dao động nào.

Từ bỏ lần luận đạo này, có thể thoát thân khỏi đoạn năm tháng quá khứ này?

Chưa nói đến lời nói của Cửu Vĩ Hồ trưởng lão này là thật hay giả, dù thật thì tính sao?

Từ quá khứ đã trôi qua trở lại quá khứ, bọn họ vẫn đang ở trong ván cờ!

Đoạn năm tháng Thanh Khâu bị phong tỏa cũng tốt, đoạn năm tháng mở đầu trận chiến hồng hoang cũng được, đối với các nàng đều là quá khứ!

Hiện tại đã có Bùi Lăng nhắc nhở, dù trận luận đạo này thật sự vô cùng hung hiểm, bọn họ cũng không có khả năng không hề làm gì đã trực tiếp rời đi!

Hơn nữa, lời này đi ra từ miệng một vị yêu tộc vừa ra tay với các nàng, bọn họ căn bản không tin!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Mặc Côi" lập tức tiếng nói lạnh băng: "Mặc kệ trận luận đạo này liên quan đến cái gì, chúng ta cũng không thể từ bỏ!"

Cửu Vĩ Hồ trưởng lão kia lắc đầu, quay đầu nhìn về phía chiếc giếng cổ có lan can vàng ròng khảm bảo vây quanh, đột nhiên nói: "Hai vị nhân tộc, các ngươi có biết lai lịch của chiếc giếng kia?

"Không Mông"

và "Mặc Côi" đều khẽ lắc đầu.

Cửu Vĩ Hồ trưởng lão kia lập tức nói: "Cái giếng này tên là Quan Thiên!"

"Đứng ở bên giếng, chỉ cần trong lòng có suy nghĩ, có thể từ cái bóng trong nước giếng nhìn cả chư thiên vạn giới"

"Tiên chức các đời tộc trưởng tộc ta là trông coi cái miệng giếng Quan Thiên này"

"Chức trách cụ thể của tiên chức, thứ nhất không được để bất kỳ trí giả nào tới gần bên giếng, càng không thể để bọn họ nhìn trộm cái bóng trong nước giếng;"

1101 chữ

Chương 3064: Quan Thiên! (3)

"Thứ hai, tộc trưởng có thể tới gần bên giếng cũng có thể xem giếng, nhưng trong cả đời một vị tộc trưởng, nhiều nhất được xem giếng ba lần, hơn nữa lúc xem giếng có đủ loại hạn chế.

"Không được là sống và chết...

"Không được là tình và yêu...

"Không được vì lợi ích một người...

"Xúc phạm bất kỳ một điều gì, đều là làm trái thiên cương.."

"Không Mông" và "Mặc Côi" bình tĩnh nghe, vừa rồi bọn họ đã thông qua miệng giếng "Quan Thiên" này thấy được nhắc nhở mà Bùi Lăng đưa cho các nàng!

Nói đến đây, Cửu Vĩ Hồ trưởng lão lại bộc phát ra một trận ho khan: "Khụ khụ khụ.."

Khó khăn lắm mới đè xuống thương thế, hắn ta yếu ớt tiếp tục nói: "Các thế hệ tộc ta tận trung với cương vị, mỗi một đời chủ nhân Thanh Khâu đều tận tâm tận lực trông coi cái giếng này, chưa bao giờ có bất kỳ sơ sẩy gì, cũng chưa từng làm trái chức trách"

"Vô số thời gian đến nay, tộc ta và cái giếng này bình an vô sự, cũng coi như năm tháng tĩnh lặng"

"Cho đến khi...

"Thiên kiếp đột nhiên giáng lâm, phong tỏa toàn bộ Thanh Khâu!"

"Huyết mạch tộc ta lần lượt vẫn lạc dưới thiên kiếp, đã dùng tất cả thủ đoạn, suy nghĩ tất cả cách, trốn vào khu vực cấm chế cơ mật nhất của Thanh Khâu... Lại không có tác dụng, không cách nào thoát được!"

"Tộc trưởng dẫn theo đám trưởng lão chúng ta lần lượt tổ chức đại tế, lần lượt dâng lên tế phẩm phong phú, lần lượt kêu gọi tiên tổ thượng giới...

"Nhưng linh hương đốt đi một kho lại một kho, tế lễ suốt đêm, tiếng hô chấn trời... Từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ với thượng giới.

"Rất nhiều hậu bối trong tộc hôi phi yên diệt, tộc quần gần như suy yếu mỗi thời mỗi khắc"

"Vô số thiên kiêu chưa trưởng thành chết thảm ở dưới kiếp lôi"

"Cuối cùng, tộc trưởng dẫn theo hậu bối còn sót lại đi tới bên giếng Quan Thiên...

"Đây là lần thứ nhất tộc ta làm trái thiên cương.."

Nói đến đây, Cửu Vĩ Hồ trưởng lão dừng lại một chút nhìn "Không Mông" và "Mặc Côi", sau đó nói: "Giếng Quan Thiên, chỉ cần trong lòng suy nghĩ, đều có thể nhìn thấy trong giếng!"

"Tộc trưởng vì tìm một con đường sống cho hậu bối, nhìn trộm Phù Sinh kỳ cục từ trong giếng.."

Tiếng nói vừa dứt, một túm linh hương cuối cùng trong đại đỉnh ba chân hoàn toàn đốt sạch.

Khói xanh thướt tha dâng lên, tro tàn rơi xuống, tất cả linh hương đều đốt diệt.

Cửu Vĩ Hồ trưởng lão còn muốn nói tiếp, nhưng trong chớp mắt hương tận thể xác đột nhiên cứng đờ, chợt ầm vang tiêu tán như túm linh hương kia.

Tất cả Cửu Vĩ Hồ trưởng lão xung quanh đều đồng thời hôi phi yên diệt, tản vào gió núi, cũng không còn gặp lại.

Tình cảnh này như huyễn cảnh phá diệt, mây khói tản ra khắp nơi, biến mất trong chớp mắt.

Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức vô cùng cảnh giác, đôi mắt sáng lưu chuyển, khí cơ vận sức chờ phát động, vẻ mặt căng cứng nhìn quanh mình.

Một đỉnh linh hương hoàn toàn đốt diệt, thời gian yêu cầu trước đó đã đến.

Nhưng Cửu Vĩ Hồ trưởng lão trước mặt chợt biến mất không thấy gì nữa.

Bọn họ không biết vậy có tính là chiến thắng luận đạo hay không, vì vậy cũng không vội chạy ra ngoài.

Ngay lúc này, trong cái giếng cách đó không xa, nước giếng không có chút gợn sóng nào, không có bóng người lại tự sinh ra cảnh tượng.

Một bàn cờ mơ hồ lặng yên xuất hiện.

Sóng nước dập dờn, bàn cờ càng ngày càng rõ ràng.

Chẳng mấy chốc, ván cờ dang dở đen trắng đan xen hiện ra hoàn chỉnh.

Trên bàn cờ đột nhiên có hai quân cờ một đen một trắng rời bàn, thoát ra khỏi phạm vi miệng giếng, thoát ra khỏi màn sáng, vượt qua cảnh tượng, bắn về phía "Không Mông" và "Mặc Côi".

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Ngọc thụ lượn quanh, lá rụng bay tán loạn.

"Hồn Nghi" vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, sắc mặt nàng hoảng hốt, ánh mắt mờ mịt, tâm thần còn đắm chìm trong dư vị tiên khúc, không hề chú ý tới sự khác thường xung quanh.

Bùi Lăng không nhúc nhích đứng đấy, chín cái đuôi cáo to lớn nhô ra từ trong hư không phía sau hắn, trong lúc giăng khắp nơi âm khí đại thịnh.

Nước bọt mang theo ý ăn mòn đậm đặc tí tách rơi xuống, miệng hồ dữ tợn cắn xuống một cái!

Ngay chớp mắt răng nhọn lạnh lẽo sắp chạm đến Bùi Lăng, tất cả xung quanh đột nhiên từ hư hóa thực, khí tức lạnh lẽo, tà ác, bạo ngược, sa đọa... Che ngợp bầu trời. Thần miếu vốn vàng son lộng lẫy, nặng nề uy nghiêm lập tức nhiễm lên một tầng mù mịt.

Lít nha lít nhít mắt dọc, tơ máu, oan hồn sôi trào mãnh liệt như muốn bao phủ toàn bộ đình viện.

Cạch! !!

Một tiếng vang giòn, miệng hồ hung hăng cắn vào trên người Bùi Lăng, huyết nhục bắn tung toé, máu tươi ào ạt chảy xuôi.

Đau đớn và ý lạnh thấu xương đồng thời càn quét trên dưới cả người, trong vết thương có tử khí tản khắp. "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lập tức giật mình.

Cái miệng to như chậu máu của Hồ tộc cắn về phía hắn không hoàn toàn là huyễn tượng?

Không đúng!

Nếu không phải, vừa rồi hệ thống đã sớm né tránh!

Vị đứng phía sau nó có thể khiến huyễn tượng trở thành sự thật!

1100 chữ

Chương 3065: Bất tử bất diệt!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng vừa muốn hành động, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống lại vang lên bên tai hắn: "Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ hai [Tranh đấu ván cờ] mở ra.."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu bố cục cho ngài.." Tiếng nhắc nhở vang lên, Bùi Lăng lại mất đi quyền khống chế thân thể.

Hắn khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cái miệng hồ cắn vào trên người mình đột nhiên buông ra, sau đó...

Phốc!

Một cái móng vuốt sắc bén như dao nhô ra từ phía sau hắn, trong nháy mắt xuyên thủng ngực hắn!

Tí tách, tí tách, tí tách...

Theo máu tươi vẩy xuống, cơn đau kịch liệt điên cuồng trào tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tâm thần Bùi Lăng.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên nhưng cũng như vừa rồi, trong chớp mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, tiếng nhắc nhở lại vang lên: "Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ hai (Tranh đấu ván cờ] mở ra.."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu bố cục cho ngài."

Thế là, sắc mặt Bùi Lăng vẫn bình tĩnh không lay động, thể xác không nhúc nhích đứng đấy, cứ như chưa từng xảy ra cái gì.

Vốn huyền bào còn phần phật bay múa, lúc này bị máu tươi thẩm thấu hơn phân nửa, ướt sũng dính sát trên người, dòng máu như dòng suối thuận theo góc áo róc rách chảy xuôi.

Cánh tay và ngực hắn đều là máu thịt be bét, xương trắng đục như ẩn như hiện, trông vô cùng thê thảm.

Liên tục cắt ngang hệ thống hai lần, sau đó lại là hai lần hệ thống tự uỷ thác một lần nữa, cuối cùng Bùi Lăng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng lập tức căng thẳng!

Hiện tại hắn đang đối mặt với tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc trong năm tháng trận chiến hồng hoang, Tế.

Chính là sự tồn tại cấp độ Kim Tiên!

Nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong, cộng thêm "Hồn Nghi" tiền bối dùng "Từ không sinh có" giúp đỡ, dù kết cục cuối cùng như thế nào, hắn cũng còn có sức đánh một trận!

Nhưng bây giờ...

Hệ thống 8.0 là (tiên lộ bản chung cực], hệ thống kiểm tra ra chi nhánh thăng tiên sẽ ưu tiên bắt đầu thăng tiên!

Bởi vậy, chỉ cần trước khi đầu chi nhánh thăng tiên này chưa chân chính hoàn thành, hệ thống có thể liên tục kiểm tra ra [Tranh đấu ván cờ], nhưng mặc kệ bị cắt ngang như thế nào, hệ thống sẽ không ngừng bắt đầu giúp hắn uỷ thác lại từ đầu!

Hệ thống thiểu năng này bị kẹt ở [Tranh đấu ván cờ) !

Hiện tại đừng nói chống lại Tế ở trạng thái Kim Tiên, hắn còn không thể đánh trả!

Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết!

Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, giọng nói quen thuộc sau lưng đột nhiên vang lên: "Đáng tiếc, còn thiếu một chút...

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không có bất kỳ đáp lại gì, chỉ có thương thế quanh người dọc theo quỹ tích bị thương, từng giờ từng phút lui về khôi phục.

Đầu hồ dữ tợn ở sau lưng hắn liên tục ra tay.

Móng vuốt như lưỡi dao, như trường đao rút ra từ ngực Bùi Lăng, sau đó lại một lần nữa ngang nhiên xuyên thủng thân thể Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, tiếng nói quen thuộc trong đầu hồ yếu ớt nói: "Nhân tộc Bùi Lăng, có phải ngươi vẫn thấy kỳ quái, rốt cuộc bí mật của tộc ta và Phù Sinh kỳ cục là cái gì không?"

Trong lúc nói chuyện, lợi trảo xuyên thủng Bùi Lăng thể xác lại rút ra từ trong cơ thể hắn.

Trong tiếng động nặng nề khi lưỡi dao rời khỏi nhục thân, mảng lớn huyết hoa bắn tung toé, bay lả tả như mưa rào, bày ra trong toàn bộ đình viện.

Giọng nói kia càng thêm u lãnh, nói tiếp: "Chiếc giếng trước mặt ngươi tên là Quan Thiên "Nó có thể nhìn khắp chư thiên vạn giới, là tiên chức truyền thừa các thế hệ của tộc ta.

"Lúc thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu.."

"Tộc ta từng từ trong miệng giếng Quan Thiên này, nhìn trộm Phù Sinh kỳ cục"

"Lần đó khác với bất kỳ lần nào tộc ta xem giếng vào trước đó!"

"Tộc ta thấy được đại đạo chân chính, thấy được năm tháng huyền bí...

"Thấy được tộc ta hưng thịnh, trở thành đại tộc thứ nhất chư thiên vạn giới, uy áp thiên hạ, nô dịch vạn tộc, chiếm đoạt khí số giữa thiên địa...

"Cũng thấy tộc ta suy vong, huyết mạch đoạn tuyệt, truyền thừa thất lạc, con cháu khó khăn, danh tiếng Cửu Vĩ trở thành tin đồn, thậm chí bị nói xấu thành chồn hoang chỉ biết làm điệu làm bộ, câu tam đáp tứ...

"Còn chứng kiến... Rất nhiều rất nhiều... Cảnh tượng không cách nào dùng lời nói diễn tả được... "Thế nhưng, cùng lúc tộc ta nhìn thấy, giếng Quan Thiên cũng bị ván cờ ăn mòn... "Không."

"Thứ bị ván cờ ăn mòn không chỉ có giếng Quan Thiên, còn có tộc ta và toàn bộ Thanh Khâu...

"Bắt đầu từ lúc đó, Thanh Khâu đã rơi vào một đoạn năm tháng thác loạn tuần hoàn qua lại"

"Trong đoạn năm tháng rối loạn này, tộc ta không ngừng trải qua thiên kiếp, không ngừng chết đi, không ngừng lặp lại...

"Từng lần một trải qua diệt tộc.."

"Từng lần một cảm nhận sự đau khổ và bất lực khi hủy diệt...

"Nhìn trộm Phù Sinh kỳ cục chẳng những không mang đến sự cứu vớt cho Thanh Khâu, ngược lại khiến Thanh Khâu rơi vào trong một cái lồng giam càng tuyệt vọng hơn, càng đáng sợ hơn...

1094 chữ

Chương 3066: Bất tử bất diệt! (2)

Phốc phốc phốc...

Giọng nói quen thuộc kia bình tĩnh nói, theo tiếng lưỡi dao lặp đi lặp lại xuyên thủng nhục thân, vừa đi vừa về quanh quẩn trong đình viện.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao... "Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ hai [Tranh đấu ván cờ] mở ra.."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu bố cục cho ngài.."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống bên không ngừng lặp lại trong đầu Bùi Lăng, huyết nhục bị lặp đi lặp lại xuyên thủng xé rách đau đớn, trải rộng toàn bộ thân thể Bùi Lăng.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, khuôn mặt không có chút thay đổi, như thứ đang bị ngược sát căn bản không phải thân thể của mình.

Phanh phanh phanh...

Tạch tạch tạch ken két...

Nhục thân bị lặp đi lặp lại nện gõ, tiếng xuyên thủng trộn lẫn tiếng xương cốt vỡ nát không ngừng vang lên. Mùi máu tanh tản khắp như thực chất.

Trên mặt đất vốn không dính bụi trần, lại bị màu sắc giáng đỏ thẩm thấu từng chút một.

Một sự tồn tại đầu hồ thân người một mình đứng trong đình viện, khí tức của nàng lạnh lẽo khó lường như vực sâu như núi, khí tức u ám, hỗn loạn, sa đọa, tà ác... Quanh quẩn trên người.

Cung trang mặc trên người vốn là nền trắng nhàu kim, đã sớm bị máu tươi của nhân tộc thẩm thấu, trên hai tay loang lổ vết máu, trong khe hở còn có vết máu trộn lẫn vụn thịt chậm rãi nhỏ xuống.

Trên mặt đất trước mặt nàng, Bùi Lăng huyền bào tàn tạ, máu thịt be bét, một vài xương cốt đứt gãy đâm xuyên qua nhục thân, trực tiếp đâm ra bên ngoài cơ thể, trong vết thương có cục máu đỏ sậm phun trào như là nội tạng vỡ vụn, cả người vô cùng thê thảm, gần như đã không nhìn ra hình người.

Lúc này, thương thế quanh người hắn đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục.

Mặc dù thương thế cực kỳ nặng nề, trông chật vật thê thảm nhưng trong thể xác ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt, lại không thấy yếu bớt chút nào.

Thấy tên nhân tộc này đã mình đầy thương tích, máu tươi chảy xuôi đầy đình, lại vẫn không có dấu hiệu sắp chết, sự tồn tại đầu hồ thân người không hề cảm thấy bất ngờ.

Tên nhân tộc này chính là Đại Thừa trải qua [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], mặc dù hắn chưa phải tiên nhưng bản chất sinh mệnh đã rất gần với tiên nhân chân chính!

Đừng nói hiện tại chỉ trông như thương thế cực kỳ nặng nề, chỉ cần đối phương còn giữ lại một tia huyết nhục, một tia hồn phách... Thậm chí trong phương thiên địa này tồn tại một sợi pháp tắc của đối phương, tên nhân tộc này cũng có thể sống lại một lần nữa!

Có thể nói, tên nhân tộc này cách bất tử bất diệt đúng nghĩa, chỉ như một tầng vách ngăn mỏng như giao tiêu! Cho dù hiện tại đối phương không hề có ý đánh trả, e rằng tiên nhân tầm thường cũng không thể tru diệt hắn! Nhưng đáng tiếc nàng không phải tiên nhân tầm thường!

Nàng là huyết mạch chính thống nhất Thanh Khâu Cửu Vĩ! Cũng là Kim Tiên duy nhất còn sống trong trận thiên kiếp phong tỏa toàn bộ Thanh Khâu kia!

Chỉ cần tên nhân tộc này chưa trở thành một bộ phận của thiên đạo, nàng có thể giết!

Suy nghĩ đến tận đây, cái miệng to như chậu máu phía trên đầu hồ đóng mở, tiếng nói quen thuộc lại vang vọng trong đình viện: "Nhân tộc Bùi Lăng, ta đã nói điều ngươi muốn biết cho ngươi"

"Hiện tại, ta sẽ chém giết ngươi ở đây!"

"Nhưng ngươi yên tâm!"

"Cũng như lời ta vừa nói, toàn bộ Thanh Khâu đều bị ván cờ ăn mòn "Chết ở đây sẽ tái diễn từng lần một trong quá khứ rối loạn, lần lượt trải qua năm tháng giống nhau"

"Lần này ngươi không lựa chọn cứu vớt Thanh Khâu, có lẽ lần sau có thể nghĩ rõ ràng"

"Lần sau không được, lại lần sau nữa...

"Cho đến khi ngươi hoàn thành sứ mệnh Thanh Khâu, cuối cùng sẽ làm trái thiên cương còn sống sót giống ta.."

Nói đến đây, sự tồn tại đầu hồ thân người lại không do dự, nàng đưa tay hung hăng khẽ về xuống Bùi Lăng Hồ hỏa chói mắt lập tức thiêu đốt trong lòng bàn tay của nàng, ngay sau đó một đoàn hồ hỏa này nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt hóa thành một vòng mặt trời vi hình, gào thét đánh xuống Bùi Lăng.

Oanh! !

Hồ hỏa rào rạt hoàn toàn nuốt sống bóng dáng Bùi Lăng.

Ánh sáng to lớn ầm vang bộc phát, toàn bộ thần miếu đều chìm vào một mảnh ánh sáng trắng mênh mông, dường như vạn sự vạn vật đều tan rã, bốc hơi trong ánh sáng óng ánh vô ngần này, cuối cùng hóa thành hư ảo. Mặt đất run rẩy kịch liệt, thiên sơn vạn thủy, vô số cỏ cây như có nhận thấy, nhao nhao lay động cành lá, lá rụng bay lả tả, ý túc sát tản khắp bát hoang.

Trong giây lát, ánh sáng trắng nhạt đi, lộ ra dáng vẻ thần miếu.

Trong trùng điệp lá rụng, trước đó "Phục Cùng" và "Tử Tắc" toàn lực ra tay cũng không có thể để lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt đất, lúc này bị nổ ra một cái hố sâu to lớn.

Trong hố bụi mù bay lả tả, có nham tương ào ạt tuôn ra.

Đáy hố đang hội tụ nham tương, lại không có bất kỳ khí tức sinh mệnh gì khác.

Dường như tất cả đều hoàn toàn trở nên yên ắng.

Sự tồn tại đầu hồ thân người nhàn nhạt nhìn qua tình cảnh này, toàn bộ thể xác lặng yên biến hóa.

1112 chữ

Chương 3067: Bất tử bất diệt! (3)

Khí tức lạnh lẽo, tà ác, bạo ngược, hỗn loạn... Lập tức kiềm chế, ngay chớp mắt này toàn bộ bóng dáng của nàng trông vô cùng hoàn mỹ, hài hòa, không chút tỳ vết nào.

Ngay sau đó, đầu hồ hơi dập dờn hóa thành đầu thiếu nữ.

Tóc xanh như đêm rủ xuống, làm nổi bật da sáng trắng hơn tuyết, hình dáng của nàng hoàn toàn khác với Tế già nua mà Bùi Lăng đã từng thấy, lại không hề có ý già yếu mục nát của Tế lúc tuổi già, mặt mày lưu chuyển như cẩm tú sơn hà, ung dung nhã tú khó mà miêu tả.

Cung trang nền trắng nhàu kim trong sáng rực rỡ, cả người tiên cơ dạt dào, sinh ý bừng bừng phấn chấn như lúc cỏ cây sinh trưởng dồi dào, tản ra cảm giác bừng bừng sức sống, long lanh xinh tươi.

Nhìn qua hố sâu to lớn trước mặt, Tế lầm bầm lầu bầu nói: "Lại bắt đầu lại từ đầu...

Tiếng nói vừa ra, tất cả xung quanh vẫn tàn tạ không chịu nổi, năm tháng không có bất kỳ dấu hiệu gì.

Tế khẽ nhíu mày, ngay lúc nghi ngờ pháp tắc bốn phía đột nhiên dao động, trật tự nhanh chóng tụ lại, hư không rung chuyển, trong nháy mắt phía trên hố to xuất hiện một bóng dáng nhân tộc.

Chính là Bùi Lăng!

Vừa nãy còn thương thế thảm không nỡ nhìn, lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trông hắn sinh cơ bừng bừng, khí cơ bành trướng, không khác gì vừa rồi.

Khuôn mặt tên nhân tộc này bình thản không gợn sóng, dường như tất cả chuyện vừa trải qua chỉ là mây trôi nước chảy, không đáng nhắc đến.

Nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn ngoài dự đoán này, Tế lập tức khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng.

Bất tử bất diệt!

Tên nhân tộc này đã là một bộ phận của thiên đạo!

Không, không đúng!

Rõ ràng nhân tộc này còn chưa thành tiên!

Vẫn chỉ là Đại Thừa!

Đây là có chuyện gì?

Ngay lúc Tế vô cùng nghi ngờ, trong hư không bên cạnh Bùi Lăng đột nhiên xuất hiện hai bóng người giống hắn như đúc, đúng là phục khắc thể của hắn. Ngay sau đó, hình dạng và trang phục của hai tên phục khắc thể này nhanh chóng biến hóa.

Phục khắc thể bên trái hóa thành dáng vẻ "Không Mông" khí tức cũng chầm chậm hạ xuống, biến thành khí tượng tu vi tám mươi mốt kiếp; phục khắc thể bên phải thì biến thành dáng vẻ "Mặc Côi", khí tức hạ xuống càng thêm lợi hại, chỉ có tu vi bốn mươi chín kiếp.

Hai tên phục khắc thể vừa biến hóa hoàn tất, trong giếng "Quan Thiên" cách đó không xa lập tức xảy ra biến hóa.

Nước giếng chiếu ra bàn cờ đen trắng đan xen, phía trên bàn cờ một quân cờ đen và một quân cờ trắng đột nhiên dâng lên từ dưới giếng, bắn ra!

Lúc đến giữa không trung, đột nhiên dừng lại một chớp mắt, sau đó trực tiếp mục tiêu rõ ràng bắn nhanh như điện về phía hai cỗ phục khắc thể của Bùi Lăng.

Tế lập tức kịp phản ứng, lúc này không quan tâm tiếp tục diệt sát Bùi Lăng, mà hóa thành một tia sáng trắng bay về phía hai quân cờ, hai tay mở ra, một tay chụp vào cờ đen, một tay chụp vào cờ trắng.

Vèo vèo...

Tiếng xé gió vang lên, hai quân cờ lập tức xuyên qua lòng bàn tay trái phải của Tế, dường như hai bên không cùng một thời không, trông như lướt qua nhau, trên thực tế lại không có bất kỳ tiếp xúc gì.

Ngay sau đó, cờ trắng chui vào trong cơ thể phục khắc thể hóa thành "Không Mông", cờ đen thì chui vào trong cơ thể phục khắc thể hóa thành "Mặc Côi". Quân cờ vào người, khí tức của hai cỗ phục khắc thể lập tức xảy ra biến hóa.

Phục khắc thể hóa thành "Mặc Côi", toàn bộ thể xác nhanh chóng nặng nề, trong chớp mắt toát ra ý cổ xưa, tang thương, tối nghĩa dày đặc...

Phục khắc thể hóa thành "Không Mông" thì tràn đầy ý thần bí, khó lường, không biết, lại thêm vẻ tinh thần phấn chấn rõ ràng, dường như vạn sự vạn vật đều có khả năng...

Ngay sau đó, hai cỗ phục khắc thể tản ra khắp nơi như mây khói.

Bùi Lăng không nhúc nhích đứng đấy, khí tức nặng nề, cổ xưa, tang thương, tối nghĩa, cùng thần bí, khó lường, không biết, tinh thần phấn chấn... Đồng thời hiện ra ở trên người hắn.

Khí tức của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt vượt qua đỉnh phong lúc trước.

Cảm nhận được khí tức cường đại trước nay chưa từng có, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên ngộ ra hai quân cờ là hai loại pháp tắc thời gian.

Cờ đen là "Quá khứ"; Cờ trắng là "Tương lai"..

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức vận chuyển tiên lực, nhanh chóng luyện hóa pháp tắc.

Khí tức của hắn dần lắng lại, nhưng loại trạng thái như tiên không phải tiên trong cơ thể lại trở nên càng thêm mãnh liệt, như đang ấp ủ cái gì đó...

Bùi Lăng chợt phát hiện, trong tầm mắt của mình vốn là đoạn năm tháng khó bề phân biệt, lộn xộn quái đản như một tòa mê cung to lớn.

Hiện tại hắn như từ chỗ cao quan sát xuống, thấy rõ ràng bên trong mê cung có lít nha lít nhít lối đi, uốn lượn xoay quanh, tản ra bốn phương tám hướng. Những thông đạo này có thể để hắn đi đến quá khứ còn xa xưa hơn, cũng có thể để hắn trở lại Thanh Khâu lúc trận chiến hồng hoang... Năm tháng ở trong mắt hắn như bóc một tầng mạng che mặt, như không còn thần bí như vậy.

Nhưng trong tối tăm hắn lại có trực giác vô cùng mãnh liệt, đạt được hai phần pháp tắc thời gian cực kỳ trân quý này, hắn đã hoàn toàn chìm sâu vào ván cờ!

Sau đó trong trận chiến hồng hoang, cho dù hắn leo lên Kiến Mộc cũng không thể trở về năm tháng bình thường ở Bàn Nhai giới hậu thế.

1113 chữ

Chương 3068: Năm tháng huyền bí

Hai quân cờ kia là một trận cơ duyên, cũng là một cái giá phải trả...

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng cảm ngộ pháp tắc thời gian, Tế đã lấy lại tinh thần, ánh mắt như kiếm đột nhiên nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói rộng lớn u lãnh: "Năm tháng [Huyền bí l!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng trắng lấp lóe, trong nháy mắt Tề đã xuất hiện trước người Bùi Lăng, năm ngón tay mở ra, trong chớp mắt hóa thành lợi trảo sắc bén như đao, đột nhiên chụp vào đầu Bùi Lăng.

Vèo!

Trong tiếng lưỡi đao xé gió, lợi trảo của Tế không trở ngại chút nào xuyên qua đầu Bùi Lăng, rơi vào hư không, trông hai người như giao thoa với nhau, trên thực tế lại không có bất kỳ tiếp xúc gì, dường như căn bản không cùng một thời không.

Tế lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng khí tức cả người ầm vang bộc phát!

Thiếu nữ thân người đuôi cáo có vẻ ngoài tuyệt đẹp, ung dung nhã thái lập tức hóa thành một đầu Cửu Vĩ Hồ to lớn, da lông thuần trắng chậm rãi nhúc nhích, ngàn vạn mắt dọc lần lượt mở ra, lít nha lít nhít oan hồn kêu khóc, gào thét như là hơi khói màu xám nhạt quanh quẩn bốc hơi, chầm chậm lên cao.

Khí tức u ám, hỗn loạn, bạo ngược, sa đọa... che ngợp bầu trời.

Tề quan sát nhân tộc hình thể nhỏ bé phía dưới, lợi trảo lại vung xuống.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang kinh thiên động địa liên miên không dứt, thần miếu nguy nga run rẩy, cát bụi nổi lên bốn phía, linh tài xây thành miếu thờ không chịu nổi tiếp nhận nứt ra từng dấu vết, hòn đá, cát đá, cỏ cây... Không ngừng đổ sụp.

Trong rối loạn, tất cả công kích đều như huyễn tượng xuyên qua thể xác Bùi Lăng, không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể làm hắn bị thương.

"Hồn Nghi" ngồi xếp bằng trên mặt đất cách đó không xa, vẫn duy trì vẻ mặt mờ mịt đắm chìm trong tiên khúc, dư chấn công kích quét ngang qua thể xác của nàng, cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì với nàng. Thấy mình không chỉ không tổn thương được Bùi Lăng, hơn nữa khí tức của Bùi Lăng còn đang không ngừng bốc lên biến ảo, đã sắp luyện hóa năm tháng [Huyền bí], Tế sắc mặt thay đổi, nhân tộc này vừa đạt được "Năm tháng chi lực" lại đã có thể vận dụng tự nhiên?

Hiện tại trông như nàng gần nhân tộc này trong gang tấc, thật ra căn bản không cùng một thời không! Dù hiện tại nàng thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể chạm tới đối phương! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tế lập tức dừng tay, trong nháy mắt xuất hiện bên giếng "Quan Thiên", sau đó không do dự chút nào cúi đầu nhìn vào trong giếng.

Dưới giếng yên tĩnh như trước, nước giếng không có chút gợn sóng nào, trơn nhẵn như gương, rõ ràng soi sáng ra cái bóng của nàng.

Đó là một mái tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, ngay cả bóng dáng thân người đuôi cáo cung trang nền trắng nhàu kim cũng vô cùng ảm đạm, già yếu, khô quắt, tang thương, mục nát... Dường như đã gần đất xa trời.

Dưới váy thò ra chín cái đuôi cáo đều da lông thưa thớt, sáng bóng ảm đạm, không còn trong sáng như tuyết mà thể hiện ra một loại đục ngầu vàng nhạt, hiển nhiên sinh cơ đã xói mòn đến bảy tám phần.

Cái bóng nhạt nhẽo như bị nước mưa lặp đi lặp lại cọ rửa, lại như hơi khói miễn cưỡng ngưng tụ, nghiễm nhiên sẽ tiêu tán bất cứ lúc nào.

Tế cảm thấy không ổn, trong lòng lập tức mặc niệm tên thật Bùi Lăng: "Bùi Lăng, Bùi Lăng... Bùi Lăng.."

Trong giếng "Quan Thiên", chỉ cần trong lòng có suy nghĩ, có thể lần lượt nhìn hết chư thiên vạn giới!

Mặc dù hiện tại nàng không biết cụ thể nhân tộc này ở thời không gì, lại có thể thông qua giếng "Quan Thiên" khóa chặt đối phương Ngay sau đó, cái bóng Cửu Vĩ Hồ già nua bắt đầu mơ hồ, trong chớp mắt hóa thành một tòa đình viện trong thần miếu.

Trong đình viện, có hai tên nhân tộc một đứng một ngồi, chính là Bùi Lăng và "Hồn Nghi".

Tế không do dự, lập tức hóa thành một tia sáng trắng chạy tới bên trong giếng.

Vệt trắng vào giếng, hình ảnh cái bóng trong nước giếng khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại rung chuyển mơ hồ, hóa thành dáng vẻ của Tế.

Ngay sau đó, cái bóng vượt ra mặt nước hóa thành vệt trắng, thoát ra từ dưới giếng.

Tìm được năm tháng của Bùi Lăng, Tế không do dự chút nào, thần niệm vô cùng to lớn ầm vang triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

Ánh mắt Tế sáng rực lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng, không nói nhảm bất kỳ điều gì, nàng đưa tay ra chỉ một cái, một tia sáng lạnh mau lẹ như điện thẳng đến điểm yếu hại của Bùi Lăng.

Oanh! !

Tiếng vang đinh tai nhức óc chấn động cả đình viện, cát bay đá chạy, mặt đất kiên cố trong thần miếu bị cày ra một cái hố sâu to lớn.

Trong nháy mắt vách hố ngưng kết thành một tầng lưu ly, chiết xạ ngàn vạn hoa thải. Phần tỏa ra ánh sáng lung linh này còn chưa kịp thể hiện ra, đã bị cát bụi không ngừng rơi xuống rì rào che lấp.

Dưới đáy bốc lên hơi nóng, có nham tương đỏ sậm chậm rãi tuôn ra...

Khói bụi tản khắp, trên không hố sâu Bùi Lăng lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ.

Công kích khí thế hung hăng vẫn như huyễn tượng xuyên qua cơ thể hắn, giữa hai người không có bất kỳ tiếp xúc gì.

Tế lập tức cau chặt lông mày, nhân tộc này lại dùng "Năm tháng chi lực"?

Rõ ràng đối phương vừa mới đạt được đoạn năm tháng (Huyền bí] này, lại còn chưa hoàn toàn luyện hóa, vì sao có thể liên tục vận dụng hai lần?

1105 chữ

Chương 3069: Năm tháng huyền bí (2)

Hơn nữa, còn tinh diệu như thế?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tế trở lại bên giếng, nhìn xuống dưới giếng.

Nước giếng không gợn sóng, cảnh tượng bên trong vẫn là dáng vẻ Cửu Vĩ Hồ cao tuổi, cung trang nền trắng nhàu kim càng thêm ảm đạm, kim tuyến đã không chiết xạ ra bất kỳ ánh sáng gì, toàn bộ cái bóng vô cùng nhạt nhẽo, đã gần như trong suốt, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Tế mặc niệm tên thật Bùi Lăng, cái bóng lại rung chuyển, một lần hóa thành đình viện trong thần miếu, Bùi Lăng yên tĩnh đứng trong đình viện.

Vệt trắng lóe lên, Tề lại chui vào trong đó...

Nhìn tình cảnh động tác mau lẹ này, Bùi Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Tế là Kim Tiên, tu vi cao hơn hắn quá nhiều.

Trước đó hệ thống uỷ thác vẫn bị đối phương cắt ngang, chủ yếu là vì thực lực của đối phương quá mạnh, ra tay quá nhanh, hệ thống không kịp tránh Nhưng bây giờ đạt được pháp tắc thời gian, cộng thêm Thanh Khâu hiện tại vốn là một năm tháng rối loạn tuần hoàn, hệ thống có thể tùy ý sửa đổi vị trí thời không của hắn.

Dù Tế ra tay như thế nào cũng không thể tổn thương được hắn!

"Bên Không Mông và Mặc Côi luận đạo cũng đã thắng!"

"Quá khứ và tương lai, hai pháp tắc thời gian này chắc thành quả sau khi Không Mông và Mặc Côi thắng được luận đạo"

"Thao tác vừa rồi cả hệ thống là dùng (Thực Nhật bí lục], thay thế Không Mông và Mặc Côi tiếp thu thành quả này.."

"Chi nhánh thăng tiên thứ nhất, [Mười mặt trời giữa bầu trời], ta lấy được Đan Hi... "Chi nhánh thăng tiên thứ ba, (Thiên đạo chính thống], ta vượt qua trận đạo kiếp thứ một trăm linh một...

"Hiện tại đầu chi nhánh thăng tiên thứ hai (Tranh đấu ván cờ] này, hai pháp tắc thời gian quá khứ và tương lai này là thu hoạch của ta"

"Tiếp theo chỉ cần hệ thống hoàn toàn luyện hóa pháp tắc, chắc uỷ thác sẽ kết thúc.

"Có hai pháp tắc này, ta có thể nhanh chóng thoát khỏi Tề.

"Còn có thể đưa năm vị tiền bối Hồn Nghi, Không Mông, Mặc Côi, Phục Cùng, Tử Tắc đều về năm tháng trận chiến hồng hoang."

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bắt đầu yên lặng chờ đợi.

So sánh hai lần chi nhánh thăng tiên trước đó, lần này điều ngoài ý muốn duy nhất là hệ thống uỷ thác bị Tế cắt ngang rất nhiều lần!

Lúc đầu tưởng mình chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ Tế thân là tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc hạ giới, đường đường là Kim Tiên, một đời chủ nhân Thanh Khâu lại không nắm giữ một môn tiên thuật làm trái thiên cương nào!

Lúc trước, sau khi hắn vượt qua trận đạo kiếp một trăm linh một, từng gặp mặt thiên kiếp coi mình thành "Yếm Khư" tiên tôn, khi đó thiên kiếp từng nói với hắn, một kiếp thiên cương thêm ra này đã là làm trái thiên cương, lại là thiên cương mới!

Đúng vậy, hiện tại hắn chưa phải tiên nhân, nhưng một kiếp thêm ra này khiến hắn trở thành cực hạn thiên đạo mới!

Trận đạo kiếp thứ một trăm linh một...

Hiện tại hắn là thiên cương thiên đạo ở trên đạo kiếp, là một bộ phận thiên đạo!

Thủ đoạn bình thường không giết được hắn!

Lúc này, Bùi Lăng thấy Tề lại một lần nữa hóa thành vệt trắng, thoát ra từ bên trong giếng "Quan Thiên".

Ngay lúc Tế chuẩn bị ra tay lần nữa, khí cơ quanh người Bùi Lăng đột nhiên thu liễm, cổ xưa và thần bí, nặng nề và khó lường, tang thương và mạnh mẽ... Tất cả đều kiềm chế đến không có, dường như Bùi Lăng vốn là hóa thân của đoạn năm tháng này, không còn chút dấu hiệu tràn ra ngoài nào nữa!

Lúc này, khí tức của Bùi Lăng bình tĩnh, trông như không có chút tu vi nào, lại như chỉ là một đạo huyễn ảnh, căn bản không tồn tại.

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Bùi Lăng: "Leng keng! Vòng bố cục này đã hoàn thành...

"Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ hai, (Tranh đấu ván cờ], tiến độ không biết...

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Nhưng trong chợp mắt, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ nhất [Mười mặt trời giữa bầu trời) mở ra.."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu thu thập mười mặt trời cho ngài...

"Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ hai [Tranh đấu ván cờ] mở ra.."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu bố cục cho ngài.."

"Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ ba [Thiên đạo chính thống] mở ra.."

"Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu chứng đạo cho ngài...

Trong tiếng nhắc nhở liên tiếp, Bùi Lăng đang chuẩn bị thi triển pháp tắc thời gian dẫn theo "Hồn Nghi" tiền bối bên cạnh rời khỏi đoạn năm tháng này, thân thể lại một lần nữa mất đi quyền khống chế.

Hắn lập tức khẽ giật mình, đây là tình huống như thế nào? Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, thân thể hắn đã bị hệ thống điều khiển, trong nháy mắt chạy ra bên ngoài thần miếu.

Thấy Bùi Lăng đột nhiên trốn chạy, Tề không do dự chút nào, lập tức thân hóa ánh sáng trắng nhanh chóng đuổi kip.

Ngọc thụ lượn quanh, giếng cổ vắng vẻ.

Trong đình viện lập tức chỉ còn lại một thân một mình "Hồn Nghi", vẻ mặt nàng như si như say, ánh mắt mờ mịt, lại vẫn đắm chìm trong dư vị của [Thanh Khâu khúc], không thể tự kềm chế...

1109 chữ

Chương 3070: Năm tháng huyền bí (3)

Rầm rầm... Rầm rầm...

Núi xa lá rụng cuồn cuộn, lá rụng tràn đầy trời đất càn quét toàn bộ Thanh Khâu.

Trong lúc lay động ào ào như mưa.

Thanh Khâu.

Thần miếu.

Cửa lớn đóng chặt, ầm vang mở ra!

Một bóng dáng huyền bào như điện thoát ra, chính là Bùi Lăng.

Gần như ngay chớp mắt hắn rời khỏi thần miếu, một vệt trắng xuyên qua trời cao, theo sát phía sau.

Thời gian hai người rời khỏi thần miếu chỉ trong gang tấc.

Kiếp vẫn trùng điệp, uốn lượn vạn dặm như muốn lật úp xuống toàn bộ Thanh Khâu.

Giữa mây thiên uy huy hoàng, uy áp vô hình nhét đầy càn khôn.

Ánh sáng trắng ngừng phi độn trong giây lát, hiện ra bóng dáng của Tế, nàng đứng ở đầu cành một gốc cự mộc che trời, lông mày kẻ đen nhíu chặt nhanh chóng nhìn quanh mình.

Tên nhân tộc kia biến mất!

Vừa rồi rời khỏi cửa lớn thần miếu, nàng đột ngột mất đi tất cả khí tức của tên nhân tộc kia!

Điều này rất giống... Tên nhân tộc kia đã rời khỏi đoạn năm tháng này!

Còn đang nghi ngờ đã thấy một bóng dáng áo bào trắng đuôi cáo đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách nàng không xa, hắn ta bào phục hoa mỹ, chính là một vị trưởng lão Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc.

Trưởng lão hơi khom người, trầm giọng nói: "Thiếu chủ, Thanh Khâu bị thiên kiếp phong tỏa, tộc trưởng phân phó mời Thiếu chủ lập tức tiến về thần miếu"

Tế ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy trí nhớ của mình bắt đầu nhanh chóng mơ hồ.

Nàng vắt hết óc suy nghĩ một lát mới nhớ ra...

Hôm nay vốn là ngày mình du lịch trở về, vì thế Thanh Khâu cố ý chuẩn bị yến tiệc tẩy trần long trọng, nhưng yến hội chưa bắt đầu, thiên kiếp không có dấu hiệu nào giáng lâm, đánh chết mấy tên đồng tộc xuất sắc, bên phụ thân đang điều tra là ai dẫn thiên kiếp tới, phải nhanh chóng đến hỗ trợ...

Thanh Khâu.

Thần miếu.

Hư không không mây, trăng sáng ngàn dặm.

Lúc này, màn trời màu xanh đậm điểm xuyết sao nhỏ mờ mờ.

Một vòng trăng sáng treo ở chân trời lung lay sắp đổ, lại vẫn hắt vẫy sương sắc đầy đất.

Cửa ra vào cao lớn của thần miếu đột nhiên mở ra.

Một bóng người huyền bào nhanh chóng thoát ra từ bên trong, chính là Bùi Lăng!

Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển, không do dự chút nào chạy tới một phương hướng.

Két két... Két két...

Cửa lớn thần miếu vẫn duy trì trạng thái mở ra, gió núi quét qua hơi lay động, phát ra tiếng động rất nhỏ. Nhưng Tế cũng không đuổi theo phía sau.

Cự mộc ngổn ngang lộn xộn đổ rạp trên đường núi u tĩnh quanh co, khí tức kiếp lôi còn sót lại đã nhạt đi, dấu vết cháy đen lại như vết sẹo trọng thương, vẫn in dấu trên mặt đất toàn bộ Thanh Khâu.

Vô số thiên tài địa bảo hôi phi yên diệt trong vết cháy.

Dòng sông biến ảo, có biến mất, có lệch vị trí, có thâm thúy... Hình dạng mặt đất thay đổi, một mảnh tĩnh mịch. Trong lúc tay áo tung bay, Bùi Lăng lướt qua trùng điệp sông núi cỏ cây như đã từng quen biết lại khác biệt quá nhiều, chẳng mấy chốc hắn tiến vào một tòa thung lũng rộng lớn.

Tòa thung lũng này bị kiếp lôi đánh xuống, rõ ràng khác rất nhiều với nơi khác.

Trên mặt đất loang lổ khắp nơi, đống đổ nát liên miên.

Lúc này, trong cốc có tiếng vang như nước thủy triều, cả vùng cũng hơi lay động.

Lợi trảo xuyên không, hồ hỏa cuồn cuộn, kim châm tung hoành, u hồn lay động... Công kích che ngợp bầu trời, bành trướng toàn bộ thung lũng.

"Phục Cùng", "Tử Tắc" và tên thiếu nữ Cửu Vĩ từng hát [Thanh Khâu khúc] kia thi triển thủ đoạn, đang đánh nhau lớn.

Gió mạnh khuấy động, cỏ dài lập tức hóa thành vụn bay đầy trời, bay lả tả như lưỡi đao đan xen.

Hồ hỏa và tia sáng lạnh xen lẫn, rít gào giữa trời.

Thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng như tuyết, váy dài bồng bềnh, khi thì hồ trảo thăm dò vào hư không, lưỡi đao phát ra tiếng xé gió liên tiếp chụp vào điểm yếu hại của "Phục Cùng" và "Tử Tắc"; khi thì trong mắt ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng quanh mình thay đổi theo, huyễn cảnh trùng điệp lên, lấy một địch hai, lại từng bước ép sát. Trong hư không, sau lưng "Phục Cùng" và "Tử Tắc" đều nhô ra hư ảnh chín đuôi cáo to lớn, pháp quyết kết động, vô số thủ đoạn phòng ngự liên tiếp thi triển, một đạo lại một đạo vẫn triện ngưng tụ thành tấm chắn sáng tắt quanh mình.

Hai người liên thủ rất ăn ý, nhưng vẫn rơi vào thế yếu.

"Phụ thân, ta là cốt nhục ruột thịt của ngài"

"Là huyết mạch truyền thừa của ngài, dòng họ kéo dài, Thiếu chủ của tộc quần...

"Phàm tục còn có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con"

"Cho dù phụ thân có bất mãn với cách làm của ta, hơi chút trách cứ thì cũng thôi đi, sao có thể ra tay với ta thật?"

"Lui một vạn bước để nói, dù cho phụ thân quá tức giận không kiềm chế được lửa giận, ý tứ ra mấy chiêu cũng không xê xích gì quá nhiều"

"Sao có thể từng chiêu sắc bén, thật sự đối xử với ta như kẻ địch?"

"Chẳng lẽ trong cảm nhận của phụ thân, lại không có chút yêu thương huyết mạch, yêu thương nữ nhi nào?"

"Phụ thân, ngài thật sự làm ta quá thất vọng!"

Thiếu nữ Cửu Vĩ vừa nói vừa ra tay sắc bén.

Lúc này, hư ảnh chín đuôi cáo sau lưng "Tử Tắc" đột nhiên chui vào hư không, như quỷ mị xuất hiện sau lưng thiếu nữ Cửu Vĩ, hóa thành âm ảnh đầy trời, như dời núi lấp biển trói buộc về phía nàng!

Thiếu nữ Cửu Vĩ vung ống tay áo một cái, hồ hỏa bay ra, trong chớp mắt hóa thành biển lửa cuồn cuộn, đốt cháy tất cả âm ảnh không còn!

1105 chữ

Chương 3071: Chân tướng

Sau đó, nàng khẽ nhếch lông mày kẻ đen, sắc mặt âm trầm tức giận nói: "Tiểu muội!"

"Ngươi thật to gan!"

"Thân là muội muội, dám ra tay với tỷ tỷ thật sự dụng ý khó dò, quá không ra gì!"

"Phạm thượng, không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào!"

"Là trưởng tỷ, ta nhất định phải dạy dỗ ngươi thật tốt!"

Sắc mặt "Phục Cùng" và "Tử Tắc" vô cùng âm trầm.

Nhục thân hai nhân tộc này đều chưa thành tiên, chính là loại kém nhất trong Đại Thừa, trong tiên nhãn cũng có thể nói yếu ớt không chịu nổi.

Hai cha con hoàn toàn không phát huy ra thực lực chân chính!

Lúc này, "Tử Tắc" hóa thành độn quang lướt ngang ra một khoảng cách lớn, tránh thoát hồ hỏa đập vào mặt.

Giọng hắn ta lạnh băng trách mắng: "Thân là đích huyết Thanh Khâu Cửu Vĩ, ngươi bán đứng tộc quần, ngỗ nghịch phụ thân, căn bản không xứng là con cháu tộc ta!"

"Hơn nữa, ngươi còn đứng ở lập trường nhân tộc!"

"Nhân tộc sinh ra yếu đuối, đều là huyết thực ở chư thiên vạn giới"

"Huyết mạch Thanh Khâu ta sao mà tự phụ, ngươi làm như thế thật sự tự cam chịu đọa lạc! Làm chúng sinh đều khinh thường..

Còn chưa nói hết lời, thiếu nữ Cửu Vĩ đưa tay ra, tiếng lưỡi đao xé gió lập tức vang lên, gió mạnh bạo ngược, râu tóc "Tử Tắc" đều lay động, trên hai gò má lập tức truyền đến đau đớn như đao cắt, lập tức không rảnh quan tâm nói cho hết lời, vội vàng thi triển thân pháp tránh né.

Thiếu nữ Cửu Vĩ cười lạnh nói: "Trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác.

"Ta là trưởng tỷ của ngươi, ngươi là tiểu muội của ta"

"Đạo lý từ xưa đến nay chỉ có trưởng tỷ dạy dỗ tiểu muội, từ lúc nào ngươi chỉ là một tiểu muội lại dám đến dạy dỗ trưởng tỷ?"

"Thứ không có quy củ, hiện tại ta để ngươi biết kết cục của không hiểu chuyện!"

Nói xong, tốc độ của thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức tăng lên, gần như trong chớp mắt xuất hiện trước mặt "Tử Tắc", hồ trảo như đao, tia sáng lạnh lấp lóe, tiếng xé gió xoạt xoạt xoạt như mưa rào trút nước, trong chớp mắt phong tỏa phần lớn không gian né tránh của hắn ta!

Nhân lúc thiếu nữ Cửu Vĩ không ra tay, "Phục Cùng" nhanh chóng nói: "Tên nhân tộc kia quyết định tuân thủ hứa hẹn, che chở tộc ta.."

Thiếu nữ Cửu Vĩ nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, lúc này không tiếp tục để ý tranh cãi với "Tử Tắc", váy dài vung lên một cái, đánh về phía "Phục Cùng Rầm rầm rầm...

Tiếng vang kinh thiên động địa chấn động toàn bộ thung lũng, cát bụi bay lên, mặt đất run rẩy.

Nhưng ngay lúc đôi bên chiến đấu đến khí thế hừng hực, cát bụi bay lên giữa không trung, một bóng dáng huyền bào đột nhiên phi độn tới từ đằng xa.

Ống tay áo của hắn tung bay, khí tức nội liễm như không, chính là Bùi Lăng!

"Phục Cùng" và "Tử Tắc" lập tức thay đổi sắc mặt, sao tên nhân tộc kia cũng tới đoạn năm tháng này? !

Thiếu nữ Cửu Vĩ cũng khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã nở nụ cười xinh đẹp, tiếng nói ngọt ngào:

"Tên nhân tộc kia đến trợ trận cho ta!"

"Phụ thân, tiểu muội, các ngươi đừng trì hoãn nữa, nhanh chóng đi chết đi!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức trên người thiếu nữ Cửu Vĩ tăng vọt, chín cái đuôi cáo như núi tuyết lở sập, lại như lũ lụt cuồn cuộn, xoay chuyển bành trướng, bày ra giữa thiên địa, giăng khắp nơi như thiên la địa võng, mang theo sát ý rét lạnh bao phủ toàn bộ thung lũng.

Hồ trảo đánh qua không gian, tiếng rít gào như nước thủy triều ầm vang chụp vào "Phục Cùng" và "Tử Tắc".

Rầm rầm rầm...

Trình độ kịch liệt trong trận đại chiến của đôi bên lại lên cao, đánh cho mặt đất nứt ra, hư không rung chuyển, toàn bộ Thanh Khâu đều run rẩy.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại không hề dừng lại trong chiến trường mà đi ngang qua.

Chẳng mấy chốc, hắn rời khỏi tòa thung lũng này, nhanh chóng rời đi. Huyền bào lướt gấp, không lâu sau đã bắn mạnh ra bên ngoài địa giới Thanh Khâu.

Sau khi Bùi Lăng rời đi, trăng tròn nơi chân trời hoàn toàn rơi xuống đất bằng. Phương đông mơ hồ có bong bóng cá, trong nháy mắt một vòng mặt trời huy hoàng yên tĩnh dâng lên.

Trong chớp mắt mặt trời mọc, thiếu nữ Cửu Vĩ đang giao chiến với "Phục Cùng", "Tử Tắc", cùng đuôi cáo, lợi trảo, hồ hỏa, kim châm, pháp tắc... Đang giăng khắp nơi đều tan thành mây khói.

Thiếu nữ Cửu Vĩ như người tuyết dưới mặt trời chói chang, nhanh chóng hòa tan, trong chớp mắt đã tiêu tán không còn, không có vết tích.

Bóng dáng "Tử Tắc" và "Phục Cùng" cũng nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng biến mất sạch sẽ.

Lá rụng cuồn cuộn thổi qua khắp cốc trống vắng.

Cỏ dài đổ xuống, đống đổ nát như ẩn như hiện, núi vắng im ắng, yên tĩnh như chết, một mảnh sơn dã hoang vu này không có khí tức sinh linh nào, dường như đã bị chúng sinh quên lãng trong năm tháng bụi bặm...

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Ngọc thụ hơi chập chờn, lá rụng nhao nhao.

"Không Mông" và "Mặc Côi" cảnh giác bốn phía, tất cả Cửu Vĩ Hồ trưởng lão vừa vờn quanh khai chiến với các nàng đã biến mất không thấy gì nữa.

Ngay lúc này, trong giếng cổ cách đó không xa đột nhiên bắn ra hai quân cờ một đen một trắng, như thiểm điện bay về phía hai người. "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức giật mình, khí tức Phù Sinh kỳ cục!

Bọn họ muốn né tránh nhưng tốc độ quân cờ vô cùng nhanh, hai người hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ động tác gì.

Nhưng ngay lúc bọn họ tưởng sẽ bị quân cờ bắn trúng, hai quân cờ đột nhiên không có dấu hiệu nào dừng lại.

1089 chữ

Chương 3072: Chân tướng (2)

Trong chớp mắt bọn chúng thay đổi phương hướng, chạy tới hư không bên cạnh, biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn tình cảnh này, "Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức thầm thở phào.

Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng có liên quan với Phù Sinh kỳ cục tất nhiên càng ít tiếp xúc càng tốt!

Vừa rồi tên Cửu Vĩ Hồ trưởng lão kia từng nói, dù bọn họ thắng luận đạo cũng không phải chuyện gì tốt, chắc đang nói việc này.

Cũng may, không biết hai quân cờ kia xảy ra vấn đề gì, trực tiếp biến mất...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Không Mông" lập tức nói: "Chắc là chúng ta thắng luận đạo"

"Mặc Côi" nhẹ gật đầu, bình tĩnh trả lời: "Nhằm đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, tốt nhất xác nhận với Bùi Lăng một chút.

"Nếu đã thắng, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, tiến về bên bờ Hoa Khê tụ hợp trước đó"

"Không Mông gật đầu nói: "Tốt!"

Thế là, hai người cất bước đi đến bên giếng "Quan Thiên"

Nếu là trước đây không lâu, dưới tình huống không gặp được Bùi Lăng, tất nhiên bọn họ không cách nào liên hệ đến nó.

Nhưng vừa rồi tên Cửu Vĩ Hồ trưởng lão kia đã nói với bọn họ, chiếc giếng cổ tên là "Quan Thiên" trước mặt trông như không có gì đặc biệt, lại có thể nhìn trộm chư thiên vạn giới! Hơn nữa, vừa nãy Bùi Lăng liên hệ với các nàng cũng là thông qua cái giếng "Quan Thiên" này!

Nghĩ tới đây, hai người đã đi tới bên giếng, bọn họ cúi đầu nhìn xuống dưới giếng, nước giếng không có bất kỳ gợn sóng gì soi sáng ra cái bóng hai người, rõ ràng rành mạch.

Hai người lập tức mặc niệm tên Bùi Lăng trong lòng, ngay sau đó cái bóng trong giếng bắt đầu rung chuyển mơ hồ, trong nháy mắt cái bóng hóa thành một tình cảnh to lớn: Núi non trùng điệp liên miên, vạn mộc suy tàn, lá rụng bay tán loạn đầy trời, một bộ huyền bào phi độn như điện, vừa vặn thoát khỏi Thanh Khâu. Thanh Khâu to lớn phủ phục ở sau lưng hắn như lăng mộ, một vòng mặt trời huy hoàng nhảy ra từ chân trời, ánh sáng ôn nhu vẩy xuống muôn sông nghìn núi.

"Không Mông" và "Mặc Côi" đang muốn mở miệng, bóng dáng hai người đột nhiên trở nên nhạt đi, chẳng mấy chốc biến mất không còn tăm tích.

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Ngọc thụ lượn quanh, giếng cổ vắng vẻ.

"Hồn Nghi" ngồi xếp bằng một mình trên mặt đất, vẻ mặt nàng si mê, hiển nhiên còn đắm chìm trong tiên khúc.

Một sợi mặt trời mới mọc sáng chói vượt qua vô số sơn thủy chiếu ra, trong chớp mắt vẩy vào đầu vai nàng, toàn bộ bóng dáng "Hồn Nghi" chuyển nhạt, lặng yên biến mất.

Thanh Khâu.

Kiếp vân trùng điệp như lồng giam, hoàn toàn phong tỏa khoảng thiên địa này.

Trong mây uy áp cuồn cuộn mênh mông, như vô số lưỡi đao treo cao, sẽ chém xuống đỉnh đầu Thanh Khâu Cửu Vĩ bất cứ chỗ nào bất cứ lúc nào. Trông Tề rất vội vàng, đi theo tên Cửu Vĩ Hồ trưởng lão kia vào trong thần miếu.

Lúc này, cửa lớn thần miếu mở ra, cả một đường đi vào đều không Cửu Vĩ Hồ trấn giữ, tất cả Cửu Vĩ Hồ trưởng lão đều hội tụ dưới ngọc thụ trong đình viện, vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí căng cứng.

Quánh tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ hình thể khổng lồ ngồi xếp bằng ở phía trước nhất đám hồ, hai mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi.

Một thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng như tuyết đứng bên cạnh hắn ta, nàng xinh đẹp nhược ngọc, thần thái sáng ngời, quanh người quanh quẩn một luồng ý cao xa mờ mịt, trông hoàn mỹ không một tì vết.

Nhìn thấy tên thiếu nữ Cửu Vĩ dáng vẻ giống mình như đúc này, Tế ngẩn ngơ, chợt hỏi: "Ngươi là ai?"

Tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia nhẹ cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười: "Ta là trưởng tỷ của ngươi."

Tề lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cố gắng suy nghĩ giây lát cũng không biết rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.

Điều này rất giống... Nàng thật sự có một trưởng tỷ cùng phụ cùng mẫu!

Ngay lúc Tế tập trung suy nghĩ, Quánh mở to mắt, tiếng nói trầm thấp uy nghiêm: "Đều đến đông đủ, vậy bắt đầu tế tự tiên tổ"

"Lần thiên kiếp này không giống bình thường"

"Con cháu trong tộc đã chết mấy người, kiếp vẫn lại chậm chạp không tiêu tan"

"Cứ thế mãi, tộc ta chắc chắn sẽ có càng nhiều con cháu gặp nạn... Nhất định phải lập tức liên hệ thượng giới, tra ra nguyên nhân!"

Rất nhiều Cửu Vĩ Hồ trưởng lão và tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia đều đáp: "Vâng"

Tế cũng gật đầu theo: "Phụ thân nói cực phải!"

Quánh nhẹ gật đầu, không nhìn nàng, lại nhìn về phía tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia, nhẹ nói: "Tế, ngươi đi rửa tay, chuẩn bị bày ra tế phẩm và linh hương"

Thiếu nữ Cửu Vĩ gật đầu nói: "Vâng, phụ thân"

Nói xong, nàng lập tức đi đến bên bờ ao nước cỏ cây chen chúc, vốc lên một vốc linh tuyền, cẩn thận rửa sạch hai tay.

Nhìn tình cảnh này, Tế lập tức cảm thấy vô cùng nghi ngờ, tỷ tỷ của nàng... Cũng gọi là Tế? Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, ngọc thụ lay động trên đỉnh đầu, tiếng kim ngọc va chạm trang nghiêm vang lên, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ trưởng lão nhao nhao chỉnh lại áo bào, nhìn về phía giếng cổ trịnh trọng hành lễ, Tề cũng bị lôi kéo gia nhập vào trong đó...

Thanh Khâu.

Đồi núi to lớn như con thú trầm mặc, vắng vẻ phủ phục.

Một bộ huyền bào như điện, trong chớp mắt thoát ra khỏi Thanh Khâu.

Chính là Bùi Lăng!

Phát hiện mình đã hoàn toàn rời khỏi địa giới Thanh Khâu, cuối cùng hắn đã lấy lại tinh thần.

1121 chữ

Chương 3073: Chân tướng (3)

Cuối cùng hắn cũng biết, trước đó hệ thống thi triển [Thỉnh Tiên Thuật] mời Quánh và Tế đến nơi nào!

Đúng vậy, hệ thống đã mời Quánh vào trong cơ thể "Phục Cùng" tiền bối, mời Tế vào trong cơ thể "Tử Tắc" tiền bối!

Đoạn năm tháng này, Thanh Khâu đã bị thiên kiếp hủy đi, là đoạn năm tháng tương lai mà hắn bị nhốt ở Thanh Khâu.

Lúc ấy sáu người bọn họ chia ra, hắn và "Hồn Nghi" tiền bối đi cùng nhau, "Không Mông" tiền bối và "Mặc Côi"

tiền bối đi cùng nhau, "Phục Cùng" tiền bối và "Tử Tắc" tiền bối đi cùng nhau.

Nếu vị trí những năm tháng của hắn được coi là "Hiện tại", vị trí năm tháng của "Không Mông" và "Mặc Côi" là "Quá khứ"; "Phục Cùng" và "Tử Tắc" là "Tương lai".

Thao tác lúc đó của hệ thống là dùng [Thỉnh Tiên Thuật], mời Quánh và Tế trong năm tháng "Quá khứ" đến trên người "Phục Cùng" và "Tử Tắc" trong "Tương lai".

Kể từ đó, "Không Mông" và "Mặc Côi" trong năm tháng "Quá khứ" chỉ cần luận đạo với không khí, chờ đủ thời gian sẽ tự động chiến thắng!

Tên thiếu nữ Cửu Vĩ cũng xuất hiện ở "Tương lai", rõ ràng có địch ý cực lớn với Quánh và Tế.

Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là bố cục của "V"...

Tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia luôn là kiểu hắn nói gì nghe nấy, cực kỳ thuận theo, có lẽ cũng không phải vì [Tâm Ma Đại Diễn Chú)...

Ngoại trừ cái đó ra, manh mối tiên khúc [Thanh Khâu khúc] này cũng là tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia cung cấp!

Hệ thống mời Quánh và Tế đến đoạn năm tháng này, tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia vừa vặn thay hắn đối phó Quánh và Tế...

Điều này tương đương với, quân cờ "Cựu" và quân cờ "Vị" nhảy qua hắn, trực tiếp đánh nhau! Sau đó nhân cơ hội này, hệ thống điều khiển hắn tiến vào thần miếu, thông qua giếng "Quan Thiên" cho hai người "Không Mông" và "Mặc Côi" nhắc nhở, rất nhẹ nhõm trợ giúp hai người thắng được luận đạo.

Cuối cùng, lúc hai người chiến thắng luận đạo, hệ thống lại dùng I Thực Nhật bí lục] thay thế "Không Mông" và "Mặc Côi" nhận lấy thành quả chiến thắng...

Mặc dù toàn bộ quá trình còn có rất nhiều chi tiết mà hắn không hiểu rõ, nhưng đó là manh mối khuyết thiếu của hai đoạn năm tháng "Quá khứ" và "Tương lai".

Chỉ cần tiếp theo trở lại năm tháng trận chiến hồng hoang, tụ hợp với "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc", sắp xếp lại manh mối của đám người, có thể biết rõ ràng tất cả chân tướng...

Đang nghĩ ngợi, một vòng mặt trời từ từ bay lên ở chân trời, ánh bình minh vượt qua muôn sông nghìn núi, chiếu ở trên người hắn.

Thể xác Bùi Lăng đột nhiên trở thành nhạt, dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Hắn lập tức hiểu đây là năm tháng bài xích!

Lần này, hành trình Thanh Khâu vô cùng hung hiểm với hắn, "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc", hơi không cẩn thận là thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu! Nhưng đối với hai vị đang đánh cờ, lại chỉ là một trận chiến nho nhỏ trong toàn bộ ván cờ...

Hiện tại, hắn thắng được chiến cuộc này, sắc trời đã sáng, năm tháng bài xích, hắn sắp trở về năm tháng trận chiến hồng hoang.

Nghĩ tới đây, đôi mắt Bùi Lăng bình tĩnh, đã chuẩn bị trở về.

Nhưng đúng lúc này thân thể của hắn bị hệ thống điều khiển, khí tức đột nhiên biến hóa, tối nghĩa, tang thương, cổ xưa, nặng nề... Nhao nhao hiện lên, như là một đoàn sương mù đục ngầu bao bọc.

Đây là pháp tắc thời gian mà hắn vừa đạt được!

Ngay sau đó, thân thể Bùi Lăng đã trở nên sáng long lanh, trong nháy mắt một lần nữa ngưng thực.

Hắn ngẩn ngơ, trong lòng lập tức cực kỳ nghi ngờ.

Vèo!

Ngay sau đó, thân thể hắn bị hệ thống điều khiển, đột nhiên ngừng phi độn, rơi vào cốc vắng trong một chỗ núi hoang phía dưới.

Mảnh cốc vắng này địa hình gập ghềnh, núi đẹp lạ thường, hoa lạ cỏ ngọc sinh ra, mùi thơm ngào ngạt, gốc cây xum suê, sinh cơ dạt dào, có thác nước trút xuống từ vách đá, ngóng nhìn như lụa trắng treo trên bầu trời, thiên hà gián đoạn.

Tiếng nước ù ù rơi thẳng xuống đầm sâu, giọt nước bắn tung toé nhao nhao, tản khắp như núi mây biển sương. Bùi Lăng vững vàng rơi vào một khối đá ngầm bên bờ thác nước, ngay sau đó hệ thống thao túng hắn lấy ra cái [Lăng Ba Hàn Long Cầm] kia, trực tiếp ngồi trên mặt đất, đặt đàn ở đầu gối, mười ngón gảy dây cung, bắt đầu đàn tấu...

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Cổ bách lượn quanh, từng tia từng sợi hương bách trong trẻo lạnh lẽo tản vào khói sóng.

Đèn đuốc trong lầu nhỏ chưa tắt, đột nhiên ánh nến nhẹ lay động, hai bóng dáng hiện lên ở trong phòng từng chút một.

Chính là "Phục Cùng" và "Tử Tắc"!

Thân hình hai người dần rõ ràng, vẻ mặt mờ mịt, dường như còn chưa khôi phục lại từ trong trạng thái bị tiên nhân mượn xác.

Ngay sau đó, lại có một bóng dáng áo đậm tóc sương chậm rãi hiện ra trên khoảng đất trống cách bọn họ không xa.

Hàng lông mi dài buông xuống, dung mạo tinh xảo, lại là "Hồn Nghi".

Vẻ mặt "Hồn Nghi" như là si mê, ánh mắt đờ đẫn, vẫn đắm chìm trong dư âm của tiên khúc còn văng vẳng bên tai.

Lúc này, lại có hai bóng hình xinh đẹp yểu điệu hiện ra trong phòng.

Một tiên tư dật mạo, một váy mực như hoa lại là "Không Mông" và "Mặc Côi".

Hai người chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, đột nhiên xuất hiện trong căn phòng như đã từng quen này còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên đã thấy "Phục Cùng", "Tử Tắc", "Hồn Nghi" ở đây, bọn họ không khỏi ngẩn ngơ nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục sự tỉnh táo. 1099 chữ

Chương 3074: Vô Thủy cũng không có cuối cùng

Ánh mắt "Mặc Côi" lạnh lùng, nhanh chóng nói: "Là huyễn cảnh?"

"Không Mông" biến hóa pháp quyết trong tay, trong giây lát đã thi triển mấy thủ đoạn dò xét, cũng không phát hiện vấn đề gì.

Nàng khẽ lắc đầu, lập tức nói: "Chắc không phải!"

"Có thể chúng ta đã về năm tháng trận chiến hồng hoang"

Nghe vậy, "Mặc Côi" không trả lời ngay, thần niệm như nước trùng điệp triển khai, dò xét bốn phương tám hướng.

Không lâu sau, nàng đã phát hiện lúc này bọn họ đang ở trên hòn đảo lúc mới vào Thanh Khâu, chẳng biết gốc Ngọc Lan bên cạnh quảng trường trước lầu nhỏ đã đi đâu, chỉ có cổ bách xanh biếc, yên tĩnh đứng sừng sững. Quanh mình hồ nước xa vời, khói sóng mênh mang.

Nơi xa có rất nhiều khí tức Cửu Vĩ Hồ tộc truyền đến, bên trong không thiếu sự tồn tại tiên nhân.

"Mặc Côi" nhanh chóng thu hồi thần niệm, đoạn năm tháng thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu, cả tộc Cửu Vĩ Hồ tộc chỉ có hai vị tiên nhân.

Nhưng hiện tại số lượng tiên nhân trong Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc... Thần niệm tùy tiện quét qua đã có hơn mười vị!

Ngay lúc hai người nói chuyện, khuôn mặt "Phục Cùng" và "Tử Tắc" khẽ động, con ngươi hơi chuyển, cuối cùng đã lấy lại tinh thần, "Hồn Nghi" còn duy trì tư thế ngồi xếp bằng cũng khôi phục vẻ mặt như thường, đã hoàn toàn tránh thoát vận luật tiên khúc.

Ba người đều là sự tồn tại từng bước một tu luyện từ tầng dưới chót đến Đại Thừa, tâm tính cực tốt, phát hiện hoàn cảnh xung quanh biến hóa, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi nghi ngờ đã lập tức khôi phục sự bình tĩnh. "Phục Cùng" lập tức đánh ra mấy pháp quyết, xác nhận ba người "Không Mông" không phải Cửu Vĩ Hồ huyễn hóa, nơi đây cũng coi như an toàn, liền nhanh chóng nói: "Vừa rồi chúng ta đi thần miếu"

"Nhưng sau khi đi ra thần miếu đã tiến vào năm tháng Thanh Khâu bị thiên kiếp phá hủy "Cho tới bây giờ, chúng ta thu thập được manh mối là chiếc giếng cổ trong thần miếu rất có vấn đề!"

"Ngoài ra, chúng ta còn gặp thiếu nữ Cửu Vĩ Hồ tộc bị Bùi Lăng thu phục"

"Thiếu nữ Cửu Vĩ Hồ tộc kia nói cho chúng ta một manh mối"

"Nói đã từng có vị nhân tộc tiến hành ba trận luận đạo với nàng"

"Trận đầu luận bàn thế giới thật giả, người thắng là vị nhân tộc kia"

"Trận thứ hai, luận bàn trật tự và hỗn độn, người thắng là tên thiếu nữ Cửu Vĩ Hồ tộc kia"

"Trận thứ ba, luận bàn quá khứ và tương lai, thắng bại chưa phân...

Nói đến đây, "Phục Cùng" nhìn về phía "Không Mông" và "Mặc Côi", tiếp tục hỏi, "Hai người các ngươi có thu hoạch gì?"

"Không Mông" và "Mặc Côi" đều khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía "Phục Cùng" lập tức hơi kỳ quái, nhưng chẳng mấy chốc "Không Mông" vẫn nói: "Chiếc giếng kia tên là Quan Thiên "Đứng ở bên giếng, chỉ cần lòng có suy nghĩ, có thể nhìn khắp chư thiên vạn giới"

"Về phần trận luận đạo thứ ba... Chúng ta đã thắng!"

"Hiện tại, chúng ta đã trở lại năm tháng trận chiến hồng hoang"

Nghe nói như thế, "Phục Cùng" và "Tử Tắc" lập tức ngạc nhiên, luận đạo thắng?

Bọn họ đã trở lại năm tháng trận chiến hồng hoang?

Bọn họ cũng không làm cái gì, đã đi ra ngoài từ quá khứ đã trôi qua?

Ngay lúc hai người thất thần, "Hồn Nghi" hơi nghi ngờ hỏi: "Kỳ quái, Bùi tiên đế đâu?"

Trước đó Bùi Lăng vẫn đi cùng nàng, nhưng lúc ở trong thần miếu không biết là ai hát I Thanh Khâu khúc] ở bên ngoài, nàng nghe đến nhập thần, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh táo lại đã ở chỗ này. Nghe vậy, bốn người khác cũng lấy lại tinh thần.

Đúng vậy, bọn họ đã trở lại năm tháng trận chiến hồng hoang, nhưng Bùi Lăng đi đâu?

Ngay lúc năm người đồng thời lấy ra thần niệm, chuẩn bị tìm kiếm khí tức Bùi Lăng, một giọng nói vô cùng lạnh nhạt đột nhiên vang lên trong phòng: "Hắn chống cự lực lượng của bản tọa, còn dừng lại trong quá khứ" Giọng nói này hoàn mỹ không một tì vết, như tiếng suối rừng thấm vào phế phủ, lại tràn đầy ý tuỳ tiện tiêu dao, vừa lọt vào tai đã như mở ra vô số gông xiềng, làm nhục thân thần hồn đều phiêu nhiên dục tiên trong chớp mắt.

Chợt nghe có người nói chuyện, trong lòng năm người "Phục Cùng" đều giật mình!

Bọn họ nhanh chóng nhìn lại theo giọng nói, đã thấy một bóng dáng xa lạ, dáng vẻ tùy ý đang ngồi trên chủ vị chính đường.

Toàn bộ bóng dáng kia như bị từng tầng sương mù quấn quanh, thấy không rõ chân dung, cũng phân biệt không ra nam nữ, khí tức của hắn ta cực kỳ quái đản, như tồn tại lại như huyễn ảnh, như nặng nề lại như nhẹ nhàng, như vô cùng cường đại có thể khiến chúng sinh run rẩy, lại như yếu đuối không chịu nổi, nến tàn trong gió, trên dưới cả người tràn đầy sự mâu thuẫn khó nói lên lời.

Chỉ có điều, trong sự mâu thuẫn vô cùng kéo dài này lại để lộ ra sự hài hòa tự nhiên thành, thể hiện ra sự hoàn mỹ cực kỳ cổ quái.

Năm người chỉ nhìn chằm chằm hắn ta giây lát, đã cảm thấy một trận khó chịu như trời đất quay cuồng, bọn họ nhao nhao dời ánh mắt, sắc mặt nghiêm nghị như gặp kẻ địch mạnh... Đối phương vẫn ở nơi này, nhưng vừa rồi bọn họ trò chuyện, phân tích, kết nối, lại không ai phát hiện sự tồn tại của đối phương Thực lực quá mạnh, chỉ sợ đã sớm không phải tiên nhân tầm thường!

Chỉ có "Hồn Nghi" sau sự khó chịu ngắn ngủi, tiếp tục nhìn qua bóng dáng không cách nào miêu tả này, nàng cảm thấy đối phương có sự quen thuộc khó hiểu...

1089 chữ

Chương 3075: Vô Thủy cũng không có cuối cùng (2)

Nhíu mày suy nghĩ một lát, "Hồn Nghi" đột nhiên mở miệng: "Các hạ là vị Tiên Đế thượng giới lâm trần nào?" Nghe vậy, bóng dáng kia không có bất kỳ cảm xúc gì nói: "Đạo không bắt đầu, cũng không có cuối cùng"

"Một khi ngộ ra được chân quyết, vạn tượng vào hết một ý niệm"

"Bản tọa không tên không họ, hậu bối các ngươi gọi bản tọa... Vô Thủy!"

Hồng hoang.

Bên ngoài Thanh Khâu, bên bờ thác nước giữa dãy núi.

Tiếng nước ù ù ầm vang như sấm, vô số giọt nước bắn tung toé như mưa thấm ướt huyền bào.

Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên đá ngầm, [Lăng Ba Hàn Long Cầm] nằm ngang ở đầu gối, mười ngón nhẹ khép chậm rãi gảy, tiếng nhạc như nước chảy như niềm nở mà ra, thủ pháp vô cùng thành thạo như đã trải qua vô số năm tháng khổ luyện và nghiên cứu, dù đàn tấu bất kỳ nhạc khúc gì, đều phóng khoáng tự nhiên, đã đến mức lỗ hỏa thuần thanh.

Tiếng đàn tranh tranh vang vọng dãy núi, giai điệu và tiếng nhạc vô cùng mỹ diệu như mưa xuân tí tách, như gió nam ấm áp chầm chậm, như trời hạn gặp mưa rào... Lặng yên thấm vào muôn sông nghìn núi.

Chỉ một thoáng gió dài trễ lui, nước chảy tung tóe, ngàn vạn sinh linh tâm thần đều say, vô thức chìm vào trong đó.

Đầu cành, tước điểu thải vũ đang đi săn trùng vụ duy trì tư thế vỗ cánh muốn bay lại thật lâu không thể có động tác; đáy nước, Linh ngư đang tuỳ tiện rong chơi lập tức quên mất, vô thức chìm vào nước bùn; đỉnh núi, Linh thú vênh mặt, ngửa đầu muốn rống, trong lúc há mồm đột nhiên nỗi lòng mờ mịt, không biết vì sao...

Trong khoảnh khắc tiếng rừng tiếng nước, cỏ cây lượn quanh đều theo tiếng đàn lên, theo tiếng đàn động, theo tiếng đàn chuyển...

Mọi tiếng động rõ ràng, hòa thanh với nhau.

Lúc này, cuối cùng Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, đây là (Thanh Khâu khúc] mà hệ thống thu nhận sử dụng trước đó!

Mặc dù không hát bài hát kia ra, nhưng giai điệu tiếng đàn và hiệu quả đàn tấu ra lại là thủ tiên khúc kia không thể nghi ngờ!

Kỳ quái!

Hiện tại toàn bộ Thanh Khâu đều đã bị thiên kiếp hủy, hệ thống không có việc gì đàn (Thanh Khâu khúc) làm gì?

Trong lòng Bùi Lăng cực kỳ nghi ngờ, Cửu Vĩ Hồ tộc là đại tộc hồng hoang, tuy Thanh Khâu này đã bị hủy diệt nhưng chư thiên vạn giới đều có bộ tộc này nghỉ lại.

Bây giờ tổ địa Thanh Khâu bị hủy, chắc chắn Cửu Vĩ Hồ tộc thượng giới sẽ xuống điều tra, nếu bị (Thanh Khâu khúc] hấp dẫn tới...

Ngay lúc hắn suy nghĩ như thế, trên trời cao gió nổi mây phun, vốn là trời trong xanh vạn dặm không mây, hội tụ lên mây núi liên miên.

Tầng mây xanh đen, nơi đi qua mưa bụi giăng khắp nơi, ngân tuyến đầy trời.

Nước mưa rơi xuống mặt đất, chưa hoàn toàn rơi xuống đã theo tiếng đàn mà động, tung bay lả tả, bay múa như sợi thô.

Chẳng mấy chốc, trong mây đen có một đoạn thể xác khổng lồ mọc đầy lân phiến tinh mịn thoáng hiện ra.

Một luồng uy áp trùng điệp bao trùm toàn bộ vùng núi này.

Là Long tộc! Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy nặng nề, lập tức kịp phản ứng Long tộc này bị (Lăng Ba Hàn Long Cầm] dẫn tới!

[Lăng Ba Hàn Long Cầm] là lấy sừng rồng, xương rồng, gân rồng cùng đủ loại thể xác Long tộc làm tài liệu chế tạo, mặc dù sau khi hoàn thành đúc khí không có bất kỳ khí tức Long tộc gì, nhưng cái tiên cầm này có tiếng đàn gió mát, như Chân Long chi ngâm, trên có thể lay động cửu thiên, dưới có thể rung chuyển tứ hải, tiếng nhạc đã ra có thể hiệu lệnh chúng nước, chấn động mặt đất, uy ngã Thủy tộc...

Đây đều là pháp tắc do Long tộc chấp chưởng!

Thế nhưng, đầu Long tộc xuất hiện vào lúc này, mặc dù không lộ ra chân dung nhưng khí tức của hắn ta bình thường, chắc chỉ là một chính tiên phổ thông, có khả năng vừa chưởng quản thuỷ vực phương thiên địa này...

Hiện tại hắn ta có ra tay công kích mình, mình cũng không có việc gì...

Nghĩ vậy, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tiếp tục không coi ai ra gì đàn tấu [Thanh Khâu khúc .

1Trên trời cao mây lật mưa che, mấy chuyến âm tình, đầu Long tộc kia vẫn quanh quẩn trong mây, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.

Hồi lâu sau, tiếng đàn thướt tha thu lại, tiên khúc gảy xong, hệ thống thao túng Bùi Lăng thu hồi hai tay, dư âm quanh quẩn trong thung lũng, dư vị không đi, rất nhiều sinh linh xung quanh đắm chìm trong đó, như si như say.

Đầu Long tộc trong mây tiếp tục do dự bay vút lên, không thể rời đi.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển ngồi ngay ngắn trên đá ngầm, không nhúc nhích.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tà dương rơi về phía tây, sắc trời dần tắt, hoàng hôn lặng yên tử hợp.

Đột nhiên, đầu Long tộc trong mây giật mình lấy lại tinh thần! Phát hiện sắc trời đã tối, hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng chạy tới một phương hướng. Long tộc bay vút lên ở giữa thương vân, lôi ra một dấu vết rõ ràng trên hoàng hôn giữa trời cao, nhanh như điện chớp, chẳng mấy chốc đã đến một vùng quê rộng lớn.

Lúc này, vùng quê vắng vẻ im ắng, tử ý nặng nề.

Lấy thị lực của Long tộc quan sát, mặt đất có dấu vết nứt ra liên miên ngàn dặm, vô số cỏ cây khô cạn mà chết, dòng sông khô kiệt, tôm cá mất mạng, số ít thiên tài địa bảo đã hóa thành từng đống cây cỏ héo úa...

1079 chữ

Chương 3076: Vô Thủy cũng không có cuối cùng (3)

Nhìn tình cảnh phía dưới, trong lòng đầu Long tộc này cảm thấy nặng nề, không tốt!

Gặp rắc rối! Trưa hôm nay ba khắc đến cuối giờ Dậu, hắn ta nên cho mưa rơi ở chỗ này, đây là tiên chức của hắn ta! Nhưng ban ngày đi tắt qua một tòa núi vắng, hắn ta không biết đầu óc của mình có bị cửa kẹp hay không, lại bị tiếng đàn của một phàm nhân hấp dẫn, sau đó trực tiếp quanh quẩn không đi trong mây, nghe cả ngày! Hiện tại bỏ lỡ canh giờ cho mưa rơi... Làm trái thiên cương, chắc chắn bị phạt nặng! Nghĩ tới đây, quanh người đầu Long tộc này lóe lên ánh sáng, thể xác khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một thanh niên áo lam sừng rồng thân người, hắn ta vội vàng lấy ra một con ốc biển bảo quang sáng chói, con ốc biển này khắc đầy vẫn triện tinh mịn, tản ra dao động tối nghĩa, chính là một loại thiên tài địa bảo của Thủy tộc, sau khi dùng bí pháp tế luyện có thể liên hệ với thượng giới.

Thanh niên Long tộc áo lam rót vào tiên lực thôi động nó.

Ốc biển lập tức truyền ra tiếng sóng biển mênh mông, đồng thời lít nha lít nhít phù lục sáng lên, thanh niên Long tộc áo lam thấy thế vội vàng mở miệng nói: "Lệ Trạch đại nhân, hôm nay thuộc hạ không cẩn thận bỏ lỡ canh giờ cho mưa xuống."

Nói đến chỗ này, trên mặt hắn ta lộ vẻ lo sợ không yên, không dám nói tiếp, nín thở tập trung nhìn ốc biển trước mặt, chờ đợi cấp trên lên tiếng.

Trong ốc biển im lặng một lát, chợt, một giọng nói xa lạ vang lên từ bên trong: "Lệ Trạch đi Quyến Diễm giới thiên"

"Hiện tại tất cả mưa rơi trong chư thiên vạn giới do bản cung tự mình quản lý" Tiếng nói này gió phong vận vận, tràn ngập uy nghiêm, cho chúng sinh cảm giác hoàn mỹ.

Nghe vậy, thanh niên Long tộc áo lam lập tức khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu được, một đoạn thời gian trước không hiểu sao thiên kiếp đánh chết rất nhiều tiền bối và hậu bối bản tộc.

Hiện tại chư thiên vạn giới, khắp nơi thiếu Long.

"Lệ Trạch" tiền bối bị phân chia đến những giới thiên khác cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ là không biết vị tiền bối thượng giới đang nói chuyện với hắn ta có thể cứu hắn hay không...

Ngay lúc thanh niên Long tộc áo lam nhanh chóng suy nghĩ, giọng nói ưu mỹ uy nghiêm trong ốc biển lại truyền ra: "Bỏ lỡ canh giờ cho mưa xuống cũng không phải việc lớn gì"

"Nhưng dù sao cũng làm trái thiên cương"

"Nể tình ngươi là hậu bối bản tộc, lần này coi như xong "Nhưng dù vì nguyên nhân gì, không được có lần sau nữa!"

"Rõ chưa?"

Thanh niên Long tộc áo lam vội vàng gật đầu: "Vâng!"

"Sau này vãn bối chắc chắn cẩn trọng, không dám có bất kỳ sơ hở gì!"

Giọng nói trong ốc biển nhàn nhạt tiếp tục: "Ngươi bổ sung trận mưa trong canh giờ bị bỏ lỡ trước, ngày mai mặt trời mọc bản cung sẽ đích thân hạ giới, giải quyết chuyện này thay ngươi."

Thanh niên Long tộc áo lam mừng rỡ, vội nói: "Đa tạ tiền bối!"

Nói xong, hắn ta như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi tiếp, "Xin hỏi tôn húy của tiền bối?"

"Ngày mai mặt trời mọc, vãn bối sẽ đứng phía dưới Kiến Mộc nghênh đón tiền bối"

Giọng nói trong ốc biển bình tĩnh nói: "Tự Hàn Ung"

"Tự Hàn Ung"?

Đầu tiên thanh niên Long tộc áo lam khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức vẻ mặt thay đổi!

Tự Hàn Ung...

Là Long Hậu!

Một trong hai vị Tiên Vương Long tộc!

Hồng hoang.

Thác nước ầm vang, giọt nước bắn tung toé.

Đá ngầm mọc lan tràn, sau khi Bùi Lăng đàn tấu xong, thu cánh tay về, không nhúc nhích ngồi đó.

Thời gian đột nhiên trở nên nhanh hơn như điện như mộng.

Đám mây ở phía tây vừa hơi mù mịt, chớp mắt đã ảm đạm chôn vùi, hoàng hôn dần dày hơn, mây mù vùng núi nổi lên bốn phía, màn đêm giáng lâm.

Long tộc trong đám mây trên đỉnh đầu kịp phản ứng lại, trong nháy mắt mây núi đổ sụp, biển mây sinh sóng, thể xác to lớn khiến mây mù cuồn cuộn, bay vút lên mà đi.

Sau khi Long tộc xuyên qua không trung, một vòng trăng sáng từ từ dâng lên, ánh trăng như sương hắt vẫy vạn dặm.

Dãy núi lồng lộng, gió thở nước dừng, trong thanh tịch ngẫu nhiên nghe thấy suối nước tí tách. Sơn thủy như tranh vẽ, lao nhanh tới từ bốn phương tám hướng, vây quanh nhân tộc huyền bào ngồi xếp bằng trên đá.

Thời gian dần trôi qua, những sinh linh khác cũng lấy lại tinh thần từ trong dư vận tiên khúc, ngơ ngẩn rời đi. Linh thú trên đỉnh núi ngậm cái miệng há to cả ngày, thưởng thức gió thổi đến từ bốn phương tám hướng, quay đầu lại đi xuống vách núi; Linh ngư ở đáy nước đột nhiên nhảy lên nước bùn, cả người có lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, thất vọng mất mát nhanh chóng vừa đi vừa về; tước điểu đầu cành đột nhiên gia tốc, một ngụm nuốt vào trùng vụ vẫn đắm chìm trong tiên khúc, tiếp theo vỗ cánh chui vào núi rừng mênh mông... Nước chảy leng keng như thời gian lặng lẽ chuyển.

Đêm tối trôi qua rất nhanh, một vòng màu trắng bạc chầm chậm tràn ra ở phương đông, trong giây lát một vòng mặt trời huy hoàng dâng lên.

Tình hình khác lúc trận chiến hồng hoang, hiện tại đoạn năm tháng này chỉ có một vòng mặt trời vào ban ngày, ánh nắng sớm mai xinh đẹp ấm áp, không hề có ý ngăn trở hủy diệt chúng sinh vạn vật, Đại Nhật chân hỏa chiếu khắp muôn sông nghìn núi, ân trạch cả mặt đất.

1105 chữ

Chương 3077: Long Hậu

Nhưng không biết hồng hoang vốn là như thế, trong trận chiến hồng hoang có mười mặt trời đều lên là thiên địa đại biến? Hay do "Yếm Khư" tiên tôn thí nghiệm?

Ngay lúc Bùi Lăng suy nghĩ, thời gian nhanh chóng trôi qua đột nhiên khôi phục như thường.

Thân thể của hắn cũng bị hệ thống điều khiển, một lần nữa gảy dây đàn...

Tiếng nhạc vô cùng xinh đẹp theo tiên đàn chậm rãi phát ra, lại vang vọng phương thiên địa này.

Tiên khúc từ từ thấm vào phế phủ, sơn thủy cỏ cây, sinh linh người chết, tất cả mọi thứ đều vô thức say mê trong khúc này, quên hết tất cả...

Hồng hoang.

Kiến Mộc.

Chín sợi dây leo vô cùng hùng vĩ quấn lấy nhau, vặn thành một sợi dây thừng tráng lệ đến khó có thể tưởng tượng, uốn lượn lên cao, xuyên qua núi mây biển sương, chui vào trời trong xanh.

Thân cành mạnh mẽ tang thương, trên vỏ cây nếp uốn gập ghềnh như núi như cốc, có hoa thơm cỏ lạ chập chờn như tự thành một góc.

Lại có cành lá um tùm mạnh mẽ rậm rì, chiếu rọi như vẽ, trong khe hở có thể thấy thác nước linh tuyền hơi nước tràn trề.

Linh cơ bàng bạc, quanh quẩn toàn bộ thân cây như mây khói xanh ngắt, uốn lượn như dải.

Có đường lớn dọc theo dây leo uốn lượn vào sâu bên trong, thông hướng đến trời cao.

Trong mây Tiên cung như ẩn như hiện, hoàng lộ ngoan hoàn.

Lúc này, một thanh niên sừng rồng mặc lễ phục nền lam nhàu kim đứng phía dưới Kiến Mộc, đang nghiêm túc sửa sang dung nhan dáng vẻ.

Ở trước mặt hắn ta đặt một cái bàn thờ.

Bàn thờ được điêu khắc từ nguyên một khối linh ngọc không tì vết, khảm nạm rất nhiều tạp bảo, trông bảo quang lấp lánh, điềm lành rực rỡ.

Trên đó linh quả như mây, lại có vô số thiên tài địa bảo sáng ngời đẹp đẽ, xa hoa lộng lẫy đặt trong khay ngọc, chiếu rọi lẫn nhau khiến xung quanh chói mắt.

Linh cơ dày đặc khiến hư không quanh bàn thờ sinh hoa, linh thảo như mây.

Lại có đỉnh đồng to lớn như núi cao đứng sừng sững bên cạnh, trong đỉnh cắm đầy linh hương, trong lúc thiêu đốt hơi khói lưu chuyển như thủy triều, tràn ngập toàn bộ phía dưới Kiến Mộc. Sau lưng thanh niên sừng rồng mặc lễ phục, đội ngũ Thủy tộc khổng lồ sắp xếp chỉnh tề như quân đội. Trong đó phía trước nhất là mấy Giao Nhân áo lam ngân thống, những Giao Nhân này đều dung mạo tuấn mỹ không ngụy, cả người quanh quẩn hơi nước như sa mỏng; sau Giao Nhân là một đám Bạng tộc hình dáng tướng mạo khác nhau, hắn ta loại người, chỉ có sau lưng mọc lên song xác thoạt nhìn như cánh lông vũ, nhìn kỹ mới cảm giác được đều là trân loại trong biển, năm màu rực rỡ, chiết xạ rất nhiều hoa thải; lại có nửa người nửa rắn, thân rắn khổng lồ loại Long, hoa văn quái đản, môi lộ răng, hở ngực lộ vú bôi lên thuốc màu lộng lẫy; còn có mấy Long quy như trung niên nhân tộc, dưới cằm là râu dài tung bay theo gió, gánh vác mai rùa, khép tay áo mà đứng...

Lúc này, toàn bộ đội ngũ lặng ngắt như tờ, nhao nhao nhìn về phía thanh niên sừng rồng cầm đầu.

Sau khi thanh niên sừng rồng kia xác nhận áo bào trang sức không sai, lại không để ý tới rất nhiều thuộc hạ, mà thỉnh thoảng nhìn về phía Kiến Mộc.

Vẻ mặt hắn ta đầy lo lắng lại lộ ra vẻ thấp thỏm như một ngày bằng một năm.

Dòng suối nhao nhao, hoa trên núi chập chờn, thời gian chậm rãi trôi qua.

Trong chớp mắt ánh trăng lui đi, ban ngày sắp tới.

Vẻ nóng nảy trên mặt thanh niên sừng rồng càng tăng lên, gần như nhìn trừng trừng phía trên Kiến Mộc không chuyển mắt. Lúc này, một Giao Nhân khí tức hoàn mỹ, tu vi là chính tiên lặng yên ra khỏi hàng, dời bước tiến lên, xích lại gần thanh niên sừng rồng, vô cùng cẩn thận nói: "Tông Cạnh huynh, rốt cuộc người lần này hạ giới là ai?"

"Trong lúc vội vàng chúng ta chuẩn bị có hạn, cũng không biết đợi chút nữa có đủ cống phẩm hay không."

Thanh niên sừng rồng kia nghe vậy, sắc mặt trở nên nặng nề, lập tức lạnh lùng quát lên: "Khốn kiếp!"

"Không phải để các ngươi chuẩn bị cống phẩm tốt nhất toàn tộc sao?"

"Những lúc như vậy còn dám sơ suất!"

"Đợi chút nữa, nếu vị kia tức giận, bản tọa không quản được sự sống chết của các ngươi!" Nghe vậy, Giao Nhân chính tiên kia lập tức không dám lên tiếng, hắn ta là huyết mạch Vương tộc trong Giao Nhân, tên là "Tề Trai", tiên chức là quản hạt toàn bộ hải vực, toàn bộ thiên tài địa bảo, bởi vì xuất thân Vương tộc, còn nhỏ đã được trưởng bối trong tộc đưa đến Long Đình nhập học, từng có tình nghĩa đồng môn với thanh niên sừng rồng trước mặt, từ trước đến nay quan hệ không tệ.

Thanh niên sừng rồng trước mặt tên là "Tông Cạnh", chính là cháu trai đời thứ mười hai của một vị Kim Tiên lão tổ Long tộc "Lệ Trạch", vì được "Lệ Trạch" sủng ái nên tranh thủ chấp chưởng tiên chức mưa xuống hồng hoang. Lúc này xuất hiện ở đây, ngoại trừ Giao Nhân Tề Trai, đều mang theo tiên chức có to có nhỏ. Bạng tộc phía khá xa thì đời đời chấp chưởng chúng suối hồng hoang, là một trong đại tộc Thủy tộc; còn có Thủy tộc nửa người nửa rắn, tiên chức quản hạt toàn bộ dòng sông hồng hoang; còn cả tộc Long Quy tâm tư kín đáo, giỏi về án kiện, từ xưa tới này là phụ tá dòng dõi Long tộc...

Ngoại trừ những tiên nhân có tiên chức trong người, phía sau cùng đội ngũ còn có một số Thủy tộc chưa thành tiên, phần lớn là Đại Thừa, chỉ có vài thiên kiêu khí tức Độ Kiếp kỳ đặc biệt tuổi trẻ, thần thanh xương tú...

1103 chữ

Chương 3078: Long Hậu (2)

Lần này tiền bối Long tộc đột ngột hạ giới thị sát, tất cả Thủy tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Sau khi nhận được dặn dò của Tông Cạnh đều vội vàng chạy tới nơi đây, trong lúc vội vã căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, sợ một khi đến trễ hậu quả khó mà lường được... Trong tình hình như vậy, lấy đâu ra thời gian chuẩn bị cống phẩm cẩn thận? Lúc này, có lẽ thấy Tề Trai tiến lên đáp lời, một chính tiên trong Bạng tộc cũng đi ra phía trước, hành lễ nói:

"Tông Cạnh đại nhân, không biết tiền bối hạ giới thị sát lần này là vị tiền bối Long Tộc nào?"

"Những năm gần đây, thuộc hạ nhận mệnh quản lý tất cả suối nước Đông Vực hồng hoang, vẫn luôn cẩn trọng, tận trung với cương vị, không dám chậm trễ chút nào"

"Bởi vì cái gọi là, không có công lao cũng có khổ lao"

"Không biết Tông Cạnh đại nhân có thể giúp thuộc hạ nói tốt một hai câu trước mặt tiền bối Long tộc, cũng để thuộc hạ có thể phân ưu giải nạn cho Long tộc càng nhiều hơn không?"

Tông Cạnh nghe vậy, lạnh lùng nhìn tên tiên nhân Bạng tộc này một chút.

Lần này Long Hậu hạ giới, mặc dù lấy lý do thị sát chúng nước giới này, nhưng mục đích thật sự lại là vì thay hắn ta giải quyết việc làm trái thiên cương Hiện tại hắn ta cũng cũng khó tự bảo vệ mình, đâu nhớ được Bạng tộc này? Hơn nữa, hắn ta cũng vì nhất thời thất trách, bỏ lỡ canh giờ mưa xuống mới làm trái thiên cương. Nếu để Long Hậu biết, Bạng tộc tiên nhân này chấp chưởng rất nhiều nước suối Đông Vực trăm ngàn năm qua vẫn luôn cẩn trọng, không có chút sai sót nào, chẳng phải lộ ra việc hắn ta bỏ lỡ nhiệm vụ, đặc biệt phế vật. Nghĩ tới đây, Tông Cạnh từ tốn nói: "Lần này cống phẩm chuẩn bị không tốt, tiền bối tộc ta không trách cứ ngươi và ta đã là may mắn hơn trời, nếu còn muốn được một tấc tiến một thước, ngươi có chịu nổi hậu quả này không?"

Tiên nhân Bạng tộc khẽ giật mình, vội vàng nói: "Phải! Thuộc hạ càn rỡ, kính xin Tông Cạnh đại nhân đừng trách"

Vừa nói xong lời này, một tiên nhân nửa người nửa rắn sau lưng đi tới, vẻ mặt sợ bị bỏ rơi vội vàng nói: "TôngCạnh đại nhân, thuộc hạ phụ trách dòng sông Nam Vực, đã chờ ở tiên chức này hơn ba ngàn năm!"

"Đại nhân có thể dẫn tiến thuộc hạ cho vị tiền bối Long tộc hạ giới lần này không?"

"Nếu thuộc hạ có thể bởi vậy tiến về thượng giới, trải qua tiên kiếp, tấn thăng Tiên Quan chưởng đạo, chắc chắn vĩnh viễn không quên ơn dìu dắt của đại nhân!"

Tông Cạnh lãnh đạm nói: "Vị kia thân phận cao quỷ, bản tọa cũng không nói nên lời!"

Tiếng nói vừa dứt, mấy tên Long Quy do dự tới gần, nói: "Tông Cạnh đại nhân...

"Tiền bối Long tộc hạ giới lần này.."

Ngay lúc rất nhiều Thủy tộc vây quanh Tông Cạnh muốn tìm hiểu càng nhiều tin tức về tiền bối Long tộc hạ giới lần này, ánh nắng sớm dần lộ ra ở phương đông, một vòng mặt trời huy hoàng dâng lên!

Chỉ một thoáng, Kiến Mộc như nhiễm lên một tầng vàng ròng, linh cơ bùng lên, huy hoàng chói mắt.

Cùng lúc đó, trời trong xanh cuồn cuộn, một tòa Tiên cung nguy nga mờ mịt ầm vang mở ra!

Có thiên nữ tiên tư dật mạo cầm lọng che vũ bảo trong tay, nối đuôi nhau đi ra.

Đằng sau nữa là tiên cơ mặc thải y tám mảnh, vạt áo băng rua bay múa, cánh tay cầm lẵng hoa, bàn tay trắng như ngọc nhẹ vung lên, linh hoa bao quanh vẩy xuống hư không hóa thành tràn trề linh vũ, mang theo hương thơm ngào ngạt tẩm bổ chúng sinh vạn vật.

Tiên cơ tay áo bồng bềnh, sau đó có trăm tên nhạc công cầm sáo ôm đàn, từng tiếng sáo trúc mờ mịt linh hoạt kỳ ảo.

Sau đó là mười sáu con Thủy Kỳ Lân hình thể khổng lồ, khí tức hung bạo, thân bọc kim cương, lôi kéo một cỗ xe kéo to lớn như ngọn núi.

Chiếc xe kéo kia linh tài chế tạo từ vàng ròng, khảm nạm vô số bảo thạch, điêu khắc đồ văn phức tạp, xung quanh rủ xuống giao tiêu rèm châu, giao tiêu nhẹ mềm như sương mù, mơ hồ thấy một nữ tử sừng rồng hoa phục dáng người uyển chuyển ngồi xếp bằng trong đó, nàng khí chất ung dung lộng lẫy, uy nghi tự nhiên. Cho dù ở phía trên trời trong xanh, vẫn khiến Tông Cạnh và toàn bộ Thủy tộc dưới đáy Kiến Mộc cảm thấy một trận uy áp khó nói lên lời, dường như bọn họ nên nằm rạp trên mặt đất, vĩnh viễn cúi đầu nghe theo, cung kính ôn thuần với vị nữ tử sừng rồng hoa phục này.

Xe kéo vừa hiện ra, trong hư không vang lên tiếng nước thật lớn như vạn thủy lao nhanh, sóng biển bành trướng. Toàn bộ phía trên Kiến Mộc có vô số cỏ cây, thác nước, linh tuyền nhao nhao lay động.

Vừa thấy tình cảnh này, Tông Cạnh, Tề Trai cùng rất nhiều Thủy tộc lập tức ngậm miệng, nhanh chóng chỉnh lý đội ngũ, cúi đầu khép tay áo, không dám tiếp tục ngửa lên nhìn phía trên Kiến Mộc.

Trong lòng đám người Tề Trai vừa ngạc nhiên vừa chờ mong, tiền bối Long tộc hạ giới lần này nghi trượng long trọng, khí tức cũng cực kỳ khủng bố, theo xe kéo hạ xuống, thậm chí bọn họ không cách nào đứng thẳng, không thể không nằm sấp dưới đất, trán kề sát đất.

Uy thế như vậy, tất nhiên thân phận cao quý, quyền cao chức trọng!

Cũng không biết bọn họ có cơ hội, đạt được sự thưởng thức của vị tiền bối Long tộc này hay không...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếng hồng thủy cuồn cuộn hạ xuống từ trên Kiến Mộc, chẳng mấy chốc đã đến gần bọn họ.

1113 chữ

Chương 3079: Long Hậu (3)

Tiền bối Long tộc hạ giới lần này đã lâm trần!

Tất cả Thủy tộc lập tức căng cứng, nín thở tập trung cùng đợi Tông Cạnh phản ứng.

Lúc này Tông Cạnh tiến lên, vô cùng cung kính quỳ xuống, trực tiếp dập đầu lạy ba cái, sau đó cẩn thận nói: "Vãn bối Tông Cạnh, cung nghênh Long Hậu nương nương hạ giới!"

"Nguyện nương nương sớm ngộ chí lý, đạo hạnh tinh tiến!"

Long Hậu nương nương? !

Thủy tộc có mặt lập tức quá sợ hãi, toàn bộ thể xác đều không tự chủ được run rẩy.

Long Hậu nương nương tự mình hạ giới thị sát? !

Rốt cuộc hạ giới đã xảy ra việc lớn gì?

Lại kinh động đến Long Hậu!

Đám Thủy tộc vô cùng ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, vội vàng nói theo: "Thuộc hạ... Không, tiểu tiên cung nghênh Long Hậu nương nương!"

"Nguyện nương nương đạo hạnh tinh tiến!"

"Nương nương thánh an...

"Tiểu tiên tam sinh hữu hạnh, có thể bái kiến nương nương.."

Rất nhiều Thủy tộc vì quá mức hoảng sợ, vốn nên là giọng điệu cung nghênh đều nhịp, lúc này lại nói năng lộn xộn, rối bời như chợ búa phàm tục.

Tông Cạnh lập tức cau mày, mấy Thủy tộc Tề Trai vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng im lặng điều chỉnh lại, lúc này mới kiềm chế sự rung động trong giọng nói đồng thanh nói: "Tiểu tiên cung nghênh Long Hậu nương nương!"

Rất nhiều tiên cơ như hoa vờn quanh, Long Hậu ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua rèm châu giao tiêu, nhàn nhạt liếc nhìn rất nhiều Thủy tộc sợ hãi, không hề có ý lên tiếng.

Một Giao Nhân nữ tiên khoác lụa mỏng, khí chất nhu uyển đứng hầu bên cạnh xe kéo lập tức nói: "Nương nương vừa hạ giới, cần về hành cung nghỉ ngơi"

"Sau đó lại đi thị sát"

"Nếu các ngươi không có việc gì khác, vậy giải tán đi!"

Tông Cạnh và rất nhiều Thủy tộc nghe vậy thầm thở phào.

Tông Cạnh vội nói: "Nương nương hạ giới, chúng ta không thể bất kính, có chuẩn bị chút cống vật, kính xin nương nương đừng ghét bỏ"

Trong xe kéo, Long Hậu không nói một lời, không có bất kỳ biểu hiện gì.

Thấy thế, Giao Nhân nữ tiên kia lập tức nói: "Lần này nương nương hạ giới coi trọng thị sát, lễ tiết rườm rà thì không cần quấy rầy"

Tông Cạnh nghe vậy trong lòng âm thầm bồn chồn, oán hận Tề Trai cùng đám Thủy tộc chuẩn bị không tốt, cũng không dám nổi nóng lúc này, đành phải hành lễ nói: "Vâng!"

Sau đó lại nói, "Nương nương là tiền bối tộc ta, xin cho ta hầu hạ ở bên, cùng đi hành cung"

Giao Nhân nữ tiên nghe vậy lặng lẽ nhìn Long Hậu trong xe kéo, thấy Long Hậu không có ý phản đối, lúc này mới gật đầu: "Được"

"Nhưng tất cả Thủy tộc sau lưng ngươi đều giải tán đi"

"Tránh làm phiền sự thanh tịnh của nương nương Tông Cạnh vội nói: "Vâng!"

Chợt phân phó, "Các ngươi không cần đi theo, tự quay về cương vị đi!"

Nói xong, thấy đội ngũ Long Hậu đã lên đường, vội vàng đuổi theo.

Tiếng sáo trúc mờ mịt dần đi xa, mãi cho đến khi hoàn toàn không nghe được, Tề Trai và đám Thủy tộc vẫn nằm rạp trên mặt đất, không dám lỗ mãng.

Lại qua một đoạn thời gian, khí tức Long Hậu đã biến mất trong phương thiên địa này, bọn họ mới chậm rãi ngẩng đầu.

Sau nửa canh giờ, tất cả Thủy tộc chậm rãi đứng dậy.

Lúc này, bọn họ đều là sắc mặt trắng bệch, trên dưới cả người mồ hôi đầm đìa.

Long Hậu Long tộc!

Vừa rồi Tông Cạnh cũng không nói rõ ràng với bọn họ, suýt nữa hại chết tất cả bọn họ!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhiều Thủy tộc nhao nhao rời đi, thi triển thủ đoạn, toàn lực trở về lãnh địa của mình.

Long Hậu tự mình hạ giới thị sát, bọn họ nhất định phải bỏ ra mười hai vạn phần tinh thần để đối phó, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, chẳng những là một trận đại họa với bản thân bọn họ, tộc quần sau lưng bọn họ cũng thế...

Chẳng mấy chốc, phía dưới Kiến Mộc gió dài mênh mông, lại không có tung tích bất kỳ sinh linh gì.

Chỉ có bàn thờ đứng sừng sững, ánh sáng linh quả và thiên tài địa bảo, trong hơi khói của linh hương lại chiết xạ ra ánh sáng mờ mờ...

Hồng hoang.

Hải vực mênh mông, khói sóng mênh mang.

Một đầu long kình to lớn lơ lửng ở mặt biển như cả khối lục địa, lực lượng lớn đẩy ra sóng biển trùng điệp, phát động thành từng hàng dãy núi, lấy tốc độ mau lẹ chạy về phía một phương hướng.

Phía trên sóng lớn, núi nước đều đủ.

Trong đó có một dãy núi cô độc cứ thế bị gọt đi một nửa, trên quảng trường dùng tiên lực san bằng, rất nhiều tiên cơ chen chúc quanh chiếc xe kéo do mười sáu con Thủy Kỳ Lân lôi kéo.

Long Hậu vẫn chưa đi ra xe kéo, chỉ bưng bát trà linh ngọc trước mặt lên chậm rãi uống cạn.

Bên ngoài xe kéo, Tông Cạnh vẫn cung kính quỳ bên cạnh rèm châu giao, câm như hến, không dám nói lung tung một chữ.

Bát trà và nắp trà va chạm tạo ra tiếng động rất nhỏ, Tự Hàn Ung uống xong một chén linh trà, nhàn nhạt mở miệng: "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe vậy, Tông Cạnh lập tức nói: "Bẩm nương nương, vãn bối nhận mệnh hành vũ không dám sơ suất, sau khi hừng đông lập tức xuất phát.

"Chỉ có điều, trên đường đi ngang qua một một ngọn núi vắng, chợt nghe tiếng nhạc vô cùng tuyệt diệu...

Chẳng mấy chốc, hắn ta tỉ mỉ kể lại việc xảy ra vào tối qua một lần, không dám có bất kỳ bỏ sót gì. Trong xe kéo, Tự Hàn Ung bình tĩnh lắng nghe, cho đến khi Tông Cạnh không bổ sung điều gì nữa, lúc này nàng mới nhàn nhạt hỏi: "Một phàm nhân đàn tấu khúc đàn khiến ngươi nghe cả ngày?

1094 chữ

Chương 3080: Tiên Vương!

Tông Cạnh quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, run giọng nói: "Vâng...

Vẻ mặt Tự Hàn Ung không có bất kỳ thay đổi nào, giọng điệu bình thản tiếp tục hỏi: "Hiện tại tên nhân tộc kia, ở nơi nào?"

Tông Cạnh lập tức nói: "Đang ở một chỗ hướng tây nam, cách khoảng mười vạn dặm"

"Đúng rồi, ngọn núi vắng kia cách Thanh Khâu rất gần, chỉ có mấy ngàn dặm.

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, buông bát trà xuống, trên khuôn mặt như ngọc lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Nàng vốn tưởng tên hậu bối này bỏ lỡ canh giờ mưa xuống chỉ đơn thuần là thất trách.

Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này chưa chắc đã đơn giản như vậy!

Chỉ là một kẻ phàm nhân, sao có thể tấu lên khúc đàn khiến chính tiên đắm chìm?

Nhưng bị một phàm nhân tính kế, hơn nữa đến bây giờ cũng chưa nhận ra vấn đề chân chính...

"Lệ Trạch" luôn khen ngợi tên hậu bối này, quả thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong ruột toàn là bông rách!

Căn bản không chịu nổi trách nhiệm lớn!

Nếu là trước kia, loại việc nhỏ này đâu cần nàng tự mình hạ giới ra tay?

Việc này còn chưa truyền đến bên tai nàng, sẽ có rất nhiều hậu bối xuất sắc giải quyết triệt để!

Chỉ có điều, vì đoạn thời gian trước có thiên kiếp khiến toàn bộ Long tộc đại thương nguyên khí, long thủ có quá nhiều chỗ trống, đừng nói là nàng, ngay cả phu quân Long Vương cũng loay hoay không có cách phân thân...

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung quay đầu nhìn về phía tây nam.

Thượng giới còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở giới này.

Hiện tại...

Trực tiếp đi tìm tên nhân tộc kia, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết việc này!

Dù tên nhân tộc kia phối hợp hay không!

"Dừng lại ở chỗ này" Tự Hàn Ung thản nhiên phân phó, "Trong vòng một khắc, bản cung sẽ trở về.

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đồi núi khổng lồ, lá rụng bay múa đầy trời.

Tất cả cự mộc che trời đều không ngừng suy tàn.

Thiên tài địa bảo khó mà tính toán lập tức khô héo thành tro, như khói tản đi.

Rầm rầm... Rầm rầm... Trong chúng nước như mênh mông cuồn cuộn, Thanh Khâu xanh tươi mạnh mẽ vô số năm tháng như đang nhanh chóng đi đến hướng suy vong.

Giữa thiên địa, một cảm giác bị thương thật lớn tràn ngập.

Bỗng nhiên, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển hiện ra từ trong hư không, nàng mặc một bộ cung trang màu chàm dệt kim, tóc dài vàng ròng búi cao, đeo châu ngọc, đôi mắt xanh thẳm như biển, dung quang bức người, không thể nhìn thẳng, lúc nhìn quanh uy áp cuồn cuộn mênh mông, nhét đầy càn khôn.

Tự Hàn Ung đạp không mà đứng, ánh mắt như điện quan sát cả tòa Thanh Khâu. Nhìn qua thiên sơn lá rụng, cảnh tượng vết cháy khắp nơi, vẻ mặt nàng nghiêm túc, dấu vết thiên kiếp!

Giống với tình huống lần trước Long tộc gặp phải, Cửu Vĩ Hồ tộc cũng bị để mắt tới...

Vừa rồi nàng rời khỏi trên lưng long kình, nói sẽ trở về trong vòng một khắc, thật ra thời gian một khắc này là nàng phát hiện Thanh Khâu xảy ra chuyện, cố ý chạy đến điều tra tình huống Thanh Khâu.

Về phần phàm nhân kia... Thời gian ba tức đã đủ! Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung bước ra một bước, trong nháy mắt tiến vào thần miếu Cửu Vĩ Hồ tộc.

Thần miếu vẫn nguy nga, chỉ có điều dây leo rậm rạp bao trùm trên đó đã lặng yên khô héo, đổ sụp, chết đi, hóa thành bụi bặm dày đặc, trong lúc bay lả tả như mưa như tuyết.

Trên hành lang rộng lớn, tất cả sinh cơ như là thuỷ triều xuống tán đi.

Mặc dù giếng này là tiên chức Cửu Vĩ Hồ tộc, ngoại tộc không được đến gần và nhìn trộm cảnh tượng trong giếng, nhưng rất nhiều thiên cương thế này với loại Tiên Vương như nàng, chưa nói tới chuyện khác, chỉ với việc Tiên Vương là chúa tể một giới, toàn bộ quy tắc và trật tự trong phương thế giới này đều do Tiên Vương chấp chưởng.

Dường như cả tòa thần miếu đang không ngừng đi đến tử vong...

Sự ngạt thở khó tả như dòng nước vô hình nhanh chóng tưới tràn.

Bộp, bộp, bộp...

Tự Hàn Ung nhanh chân đi dọc theo hành lang. Chẳng mấy chốc, nàng đi vào một tòa đình viện, ngọc thụ óng ánh sáng long lanh trong đình đã hóa thành một bãi nước vẩn đục, thấm vào lòng đất từng chút một.

Thành giếng vàng ròng khảm bảo cũng ánh sáng ảm đạm, cởi bỏ vẻ ngoài cứng rắn, phủ đầy bụi bặm do cỏ cây chôn vùi biến thành, không còn chút vẻ huy hoàng chói mắt nào nữa. Trong đình xơ xác, vạn vật tung bay, chỉ có giếng cổ vắng vẻ không có bất kỳ thay đổi nào.

Tự Hàn Ung nhìn chằm chằm giếng "Quan Thiên", từ trước đến nay miệng giếng này đều do chủ nhân Thanh Khâu phụ trách trông coi.

Dù hiện tại vẫn còn giếng nhưng thành giếng lại mất hết linh cơ, chắc hẳn tộc trưởng Thanh Khâu thế hệ này cũng đã vẫn lạc trong thiên kiếp.

Toàn bộ Thanh Khâu không có một người sống Tự Hàn Ung đi đến bên giếng dừng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới giếng.

Nước giếng như gương phản chiếu cái bóng của nàng, nàng tâm niệm vừa động, cái bóng lập tức mơ hồ, sau khi hơi dập dờn lại hóa thành từng hình ảnh trong chư thiên vạn giới... Chẳng mấy chốc, cảnh tượng mơ hồ trong giếng lại hóa thành cái bóng Tự Hàn Ung.

Sắc mặt Tự Hàn Ung bình tĩnh, trong lòng đã xác định giếng "Quan Thiên" không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại nàng đã đích thân tới phương thế giới này, từ khoảnh khắc đi xuống Kiến Mộc, cũng đã tiếp quản toàn bộ tiên chức và trật tự trong phương thế giới này!

1110 chữ

Chương 3081: Tiên Vương! (2)

Đừng nói chỉ là một cái giếng "Quan Thiên", dù là "Tiên giao tiếp cùng phàm", "Ban thưởng tiên chức cho sinh linh hạ giới"... Chỉ cần nàng muốn, nàng làm bất cứ chuyện gì trong một phương thế giới này cũng không làm trái thiên cương!

Nàng là trật tự của phương thế giới này!

Là quy củ của phương thế giới này!

Đây chính là Tiên Vương!

Kiểm tra xong giếng "Quan Thiên", Tự Hàn Ung bước ra một bước, trong nháy mắt lại xuất hiện trong một tòa thung lũng rộng lớn.

Lúc này tòa thung lũng này trải rộng dấu vết chiến đấu, rất nhiều vách núi tổn hại, cỏ dài rủ xuống che giấu đống đổ nát, nhìn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi, cháy đen loang lổ.

Phía dưới bùn cát còn có vân triện tàn tạ gian nan vận chuyển, như muốn mở ra cấm chế một lần nữa.

Chính là nơi che chở sau cùng của Cửu Vĩ Hồ tộc, thung lũng cấm chế!

Tự Hàn Ung đứng trong cốc, cơn gió dài mênh mông, mang đến khí tức tàn lụi từ bốn phương tám hướng.

Khắp nơi trong núi đồi tiêu điều, nàng khép hờ hai mắt, trong đầu lập tức hiện ra từng cảnh tượng sinh động như thật...

Trên trời cao, kiếp vẫn dày đặc, sức mạnh to lớn phong tỏa, đoạn tuyệt toàn bộ con đường chạy trốn của Cửu Vĩ Hồ tộc.

Thành viên sau cùng của tộc quần trốn này toà thung lũng bố trí vô số thủ đoạn Hồ tộc này, muốn lấy cấm chế che giấu khí tức, tránh né thiên kiếp.

Nhưng kiếp lôi cuồn cuộn như mưa, ánh sáng tím xanh bay vút lên trời cao như muốn bao phủ toàn bộ thung lung.

Rơi vào đường cùng, từng Cửu Vĩ Hồ tộc hoặc tự nguyện, hoặc bị ép rời khỏi cấm chế, chủ động nghênh đón kiếp lôi kinh khủng.

Vô số huyết mạch Hồ tộc hội phi yên diệt, nghi lễ cúng tế liên hệ với thượng giới ngày đêm không dừng, nhưng từ đầu đến cuối toàn bộ Thanh Khâu vẫn bị phong tỏa.

Bất kỳ tin tức gì cũng không thể truyền ra.

Thượng giới không có bất kỳ đáp lại gì.

Lôi đình sáng tắt xé rách vòm trời, không ngừng soi sáng ra vẻ tuyệt vọng trong mắt Cửu Vĩ Hồ tộc.

Bọn họ niệm nói tôn hiệu chư vị Tiên Tôn, Tiên Vương, tiên tổ, lấy ra tất cả thủ đoạn cuối cùng và chí bảo, giấu vào sâu nhất lòng đất, nhưng tất cả cầu cứu, tất cả giãy giụa, tất cả tránh né đều là phí công. Trong tiếng gầm thét tan nát cõi lòng và không cam lòng, điện quang lạnh thấu xương tung hoành vạn dặm.

Ánh sáng tím xanh chiếu khắp tuyệt cảnh, lôi đình cuồn cuộn gào thét đánh nát tất cả!

Sau khi cấm chế trong thung lũng bị phá hủy hoàn toàn, Cửu Vĩ Hồ còn sót lại chỉ chống đỡ được một lát, toàn bộ ngã xuống phía dưới kiếp lôi không chút kiêng dè...

Thanh Khâu Cửu Vĩ, toàn quân bị diệt!

Ngay cả Thanh Khâu mà Cửu Vĩ nghỉ lại vô số năm tháng cũng bắt đầu suy tàn và suy vi theo...

Lá rụng nhao nhao giăng khắp nơi như mưa nặng hạt, lông mi dài khẽ nhúc nhích, Tự Hàn Ung mở hai mắt ra.

Vừa rồi nàng thấy tất cả những chuyện từng xảy ra ở nơi đây. Chuyện đã xảy ra không khác với suy đoán của nàng là bao.

Chỉ tiếc, nơi này cũng không có manh mối hữu dụng gì...

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung lại chuyển bước.

Một lát sau, nàng kiểm tra toàn bộ Thanh Khâu một lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì về nguyên nhân gây ra thiên kiếp.

Thời gian một khắc đã sắp đến, Tự Hàn Ung không trì hoãn nữa, váy dài vung lên một cái, trực tiếp quay người đi đến phương hướng tên phàm nhân kia.

Nàng bước một bước rời khỏi Thanh Khâu, đang muốn bước ra bước thứ hai, tiếng đàn tranh tranh đột nhiên truyền vào trong tai nàng.

Tiếng đàn vô cùng mỹ diệu làm chúng sinh nhìn mà than thở, khó mà miêu tả sự tuyệt diệu rung chuyển tâm thần của nó.

Sắc mặt Tự Hàn Ung không có bất kỳ thay đổi, không bị tiếng đàn ảnh hưởng chút nào.

Nàng khẽ gật đầu, là thủ tiên khúc chưa từng nghe qua!

Trước không nói cái khác, chỉ bàn về khuyết tiên khúc này... Tài đánh đàn thật sự không tệ. Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng lập tức quyết định, nể mặt tài cầm kỹ vô cùng tinh diệu của tên nhân tộc kia, có thể cho một viên Hóa Long đan để rút đi huyết mạch nhân tộc yếu đuối, hóa thành tạp huyết Long tộc, về sau có thể đảm nhiệm chức vụ nhạc công trong Long cung thượng giới.

Lúc suy nghĩ, Tự Hàn Ung bước ra bước thứ hai, cảnh tượng quanh mình lập tức thay đổi, nàng đã xuất hiện bên cạnh một thác nước có dãy núi bao quanh.

Thác nước treo lơ lửng giữa trời như lụa, tiếng nước ầm vang, có đá ngầm lồng lộng, mọc lan tràn như tùng.

Một nhân tộc huyền bào ngồi xếp bằng trên đó, đặt đàn ở đầu gối, mười ngón gảy dây đàn, tiếng đàn như nước chảy róc rách tự nhiên mà ra, chảy xuôi ra bốn phương. Giọt nước bắn tung tóe như châu, loạn mưa nhao nhao, vẩy xuống trời cao như sa như sương. Nhân tộc này cụp mắt chuyên tâm đàn tấu, hơi nước quanh quẩn, thúy lam như dải, cảnh tượng gió mát trăng sáng như chi lan ngọc thụ, xuất sắc giữa núi hoang.

Quanh mình hoa lạ cỏ ngọc, Linh Tước dị thú, tôm cá Thủy tộc... Toàn bộ sinh linh đều sa vào trong tiên khúc như si như say, say sưa quên bữa ăn, không có bất kỳ phản ứng gì với Tự Hàn Ung đột nhiên đến đây. Dãy núi trống vắng chỉ có tiếng đàn quanh quẩn.

Có tiếng nước chảy róc rách, linh tuyền leng keng, mây trắng lăn tăn đều di chuyển theo tiếng đàn, dừng lại theo tiếng đàn như nốt nhạc bắn tung toé, mặc cho tên nhân tộc kia đàn tấu, mười ngón gảy, cánh tay như nhảy nhót giữa phương thiên địa này.

1104 chữ

Chương 3082: Tiên Vương! (3)

Tự Hàn Ung bình tĩnh đạp không mà đi, đi về phía tên nhân tộc kia.

Trong hư không, lấy nàng làm trung tâm như tản ra từng tầng gợn sóng vô hình. Nơi gợn sóng đi qua, trật tự rành mạch, quy tắc ổn định lại, nước chảy, linh tuyền, mây trắng bị tiếng đàn lay động nhao nhao bình tĩnh trở lại, không bị tiên khúc chỉ huy.

Rất nhiều sinh linh sa vào trong tiên nhạc đều bừng tỉnh, sau đó không do dự chút nào chạy tứ tán.

Cung trang màu chàm như sóng biển phất qua trời cao, Tự Hàn Ung chạy tới bên cạnh nhân tộc huyền bào, nhưng tên nhân tộc kia vẫn đang chuyên tâm đàn tấu như vô cùng si mê âm luật chi đạo, hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện của nàng.

Tự Hàn Ung dừng bước, nhìn chằm chằm nhân tộc huyền bào.

Khuyết tiên khúc này thật sự rất dễ nghe!

Xem giai điệu cũng sắp kết thúc.

Đã tới hồi cuối, nghe xong lại ra tay.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức cách không truyền âm cho Giao Nhân thị nữ của mình: "Gặp được việc khá thú vị, các ngươi lại chờ thêm một khắc"

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Lầu nhỏ.

Hương cổ bách lạnh lẽo lặng yên tiêu tán, bóng người lay động trong lâu.

"Không Mông", "Mặc Côi", "Hồn Nghi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" đều khuôn mặt nghiêm nghị.

Trên chủ vị, bóng dáng tràn ngập mâu thuẫn nhưng vô cùng hoàn mỹ tùy ý ngồi đó.

"Hậu bối các ngươi gọi bản tọa... Vô Thủy!"

Vô Thủy? !

Năm người "Hồn Nghi" đều khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng cung kính.

Vô Thủy...

Là tổ sư khai phái Vô Thủy sơn trang, một trong chín vị tiên tổ giúp nhân tộc bình định trận chiến hồng hoang Cho dù là "Hồn Nghi", trong vẻ mặt cũng không che giấu sự khâm phục.

Quân vương trong phương ảo cảnh này, một trong chín vị Tiên Đế, đối mặt với sự tồn tại này, dù nàng cũng là Tiên Đế nhưng nên có kính ý với đối phương.

Chỉ có điều, ngay lúc trên mặt năm người lộ ra vẻ cung kính, trong lòng cũng hơi nghi ngờ.

Vì sao tổ sư khai phái Vô Thủy sơn trang không tự xưng "Tiên Đế"?

Lúc này, "Phục Cùng" đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, rất cung kính hỏi: "Tiền bối, đầu Cửu Vĩ Hồ tiên tài kia từng nói, có vị nhân tộc luận đạo với nó, là nói đến tiền bối sao?"

"Vô Thủy" khẽ gật đầu, ngân nga nói: "Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh...

"Tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà.."

"Khuyết tiên khúc này là bản tọa để lại Thanh Khâu"

Nghe vậy, "Hồn Nghi" nhẹ gật đầu, lập tức nói: "Ta biết việc này"

"Ngay vừa rồi ta và Bùi Lăng ở trong huyễn cảnh quá khứ, tên tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc kia từng nói hắn và Vô Thủy tiên đế có ước định ba trận luận đạo"

"Vô Thủy tiên đế thắng trận đầu.

"Hai trận sau lợi dụng hai câu cuối cùng trong khuyết tiên khúc này, 'Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh làm ký hiệu "Chỉ cần có nhân tộc hát ra hai câu từ này trong Thanh Khâu, chính là một vòng luận đạo mới bắt đầu"

"Không Mông" và "Mặc Côi" nghe vậy đều giật mình. "Không Mông" lập tức nói: "Hóa ra khuyết tiên khúc này do tiền bối lưu lại"

"Chẳng trách làn điệu xinh đẹp, trong tiêu dao không bị trói buộc tràn đầy ý sung sướng của Tiên gia, làm chúng sinh say mê"

"Dù là Hồ tiên Cửu Vĩ Hồ tộc hát lên cũng làm bọn vãn bối quên hết tất cả, suýt nữa sa vào trong đó" Ánh mắt"Mặc Côi" chớp động, cung kính nói: "Khuyết (Thanh Khâu khúc] này vô cùng mỹ diệu, chuyến này sáu người vãn bối chỉ có Bùi Lăng có thể chống cự lại uy năng khúc này, xin hỏi tiền bối khuyết tiên khúc này có công hiệu cụ thể gì?"

Nàng còn chưa nói hết câu, "Phục Cùng" càng thêm cung kính nói: "Tiền bối, trong hồng hoang vạn tộc hung tàn, nhân tộc như kiến"

"Không biết tiền bối có thể truyền thụ khuyết tiên khúc này cho chúng ta hay không, như thế lúc đối phó ngoại địch cũng có thể thêm ra một phần lực cho nhân tộc ta!"

Sắc mặt "Vô Thủy" bình tĩnh lắng nghe, thấy năm người đã nói xong, lúc này mới bình thản tiếp tục nói: "Ngoại trừ khuyết tiên khúc kia, hiện tại tộc trưởng Thanh Khâu cũng phụ thuộc vào nhân tộc ta "Từ trước tới nay giếng Quan Thiên chí bảo trấn tộc Thanh Khâu đều do Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc trưởng trông coi"

"Tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc phụ thuộc nhân tộc ta; giếng Quan Thiên của Cửu Vĩ Hồ tộc là đồ của nhân tộc ta t hiện tại tiên chức Cửu Vĩ Hồ tộc cũng là tiên chức của nhân tộc ta; khí số Cửu Vĩ Hồ tộc cũng là khí số nhân tộc ta!"

Nghe đến đó, "Không Mông", "Mặc Côi", "Tử Tắc" và "Phục Cùng" lập tức kịp phản ứng, luận đạo thắng, tiên tổ "Vô Thủy" đã nhân cơ hội lấy "Từ không sinh có" chiếm cứ quyền hành Thanh Khâu!

Nghĩ đến đây, "Tử Tắc" nhanh chóng nói: "Tiền bối nói cực phải, tất cả đồ trong Thanh Khâu đều thuộc về nhân tộc ta!"

"Không Mông" và "Mặc Côi" cùng nhau gật đầu nói: "Tất cả đồ của Cửu Vĩ Hồ tộc đều thuộc về nhân tộc ta!"

"Phục Cùng" nghiêm mặt nói: "Cửu Vĩ Hồ tộc là vật liệu thường dùng của nhân tộc ta, tất nhiên đồ của vật liệu cũng thuộc về nhân tộc ta..."

"Hồn Nghi" cũng khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Tiểu tộc huyễn cảnh có thể được Tiên Đế chúng ta để ý, là vinh quang vô thượng của toàn bộ tộc quần bọn họ!"

Xác định đã giải quyết việc lớn của nhân tộc, "Vô Thủy" nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn qua năm người nói: "Năm người các ngươi có biết vừa rồi trở về đoạn năm tháng này như thế nào không?"

1078 chữ

Chương 3083: Lại nghe một lần cuối cùng!

Lúc này "Không Mông" đáp: "Là Vô Thủy tiền bối ra tay.."

Còn chưa nói hết câu, "Vô Thủy" đã trực tiếp ngắt lời: "Không!"

"Đoạn năm tháng quá khứ mà năm người các ngươi vừa bị bao vây, không có cách nào trở về"

"Chỉ có thể rời khỏi Thanh Khâu, leo lên Kiến Mộc"

"Mặc dù đường đi lần này có rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng cuối cùng chỉ hoảng sợ chứ không nguy hiểm, thành công leo lên Kiến Mộc, ráng màu nâng thành tiên, như thế mới có thể trở về đoạn năm tháng này!"

Nói đến đây, "Vô Thủy" hơi dừng lại, hiện tại thời gian của hắn ta có hạn, người mấu chốt nhất còn chưa trở về, không thể tiếp tục chờ đợi như vậy!

Thế là, tiếng nói "Vô Thủy" rộng lớn to lớn, nói tiếp, "Về phần vị Bùi Lăng kia, hắn chậm hơn các ngươi một bước, nhưng bây giờ cũng đang leo lên Kiến Mộc.."

Núi hoang u cốc, thác nước như lụa.

Trong châu ngọc bắn tung tóe, Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên đá ngầm, cúi đầu đánh đàn, vẻ mặt hắn bình thản như trong lòng không có việc gì, không hề phát hiện sự thay đổi quanh mình, tâm thần đều hòa vào tiên khúc đổ xuống giữa những ngón tay.

Cách đó không xa, Tự Hàn Ung váy áo bồng bềnh đạp không mà đứng, tóc dài vàng ròng sáng chói mắt như nắng gắt, ánh mắt trong vắt yên tĩnh nhìn nhân tộc huyền bào trước mặt.

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đã đàn tấu đến đoạn cuối cùng của [Thanh Khâu khúc .

1Sắc mặt hắn lạnh nhạt, thái độ gió mát trăng thanh như ẩn sĩ ẩn cư nơi sơn dã, say mê cầm đạo, không hỏi việc đời, không động tâm vì ngoại vật... Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Long Hậu Long tộc!

[Thanh Khâu khúc] đã hấp dẫn Long Hậu đến đây!

Điều đáng chết hơn là, (Lăng Ba Hàn Long Cầm] của hắn là lấy tài liệu Long tộc rèn đúc thành!

Một khi bị Long Hậu phát hiện mánh khóe...

Đoạn năm tháng này, hắn không có một vị tiểu công chúa Long tộc làm vật thế chấp!

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng vắt hết óc nhanh chóng suy nghĩ đối sách, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, núi vắng cốc hoang vắt ngang trời như lụa lập tức nhạt lại, thứ xuất hiện ở trước mặt hắn là một gốc cự mộc lồng lộng do chín sợi dây leo vô cùng hùng vĩ, khí tức tang thương xen lẫn mà thành.

Cự mộc kia uốn lượn lên trời, nối thẳng đến trời trong xanh cuồn cuộn, xuyên qua núi mây biển sương như tiến về một phương thiên địa khác.

Linh cơ tràn trề như sóng to gió lớn đập vào mặt!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng nơi này là Kiến Mộc!

Chưa chờ hắn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện này là như thế nào, thân thể của hắn đã bị hệ thống điều khiển, leo lên phía trên Kiến Mộc.

Trong nháy mắt, một loại cảm giác vô cùng vi diệu, đã từng quen biết đột nhiên trào ra trong lòng Bùi Lăng. Theo việc bắt đầu leo lên Kiến Mộc, khí tức của hắn ầm vang tăng vọt!

Ý mờ mịt, cao xa như thúy lam giữa rừng núi, lặng yên quanh quẩn bên cạnh hắn, trong tối tăm Bùi Lăng cảm thấy nhục thân hồn phách của mình đều đang không ngừng cất cao, như vô hạn tiếp cận một loại lột xác nào đó, nhưng từ đầu đến cuối chỉ trong gang tấc.

Cảnh giới này như bầu trời mới vùng đất mới, dường như ở giữa chỉ cách một tấm lụa mỏng, nhưng trong lúc lụa mỏng phất động lại như ngắm hoa trong màn sương, trăng trong nước, từ đầu đến cuối khó mà chạm đến... Cứ đi về phía trước, con đường uốn lượn thông hướng bầu trời ở phía trên Kiến Mộc đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức khó mà miêu tả, lạnh lẽo, tà ác, hỗn loạn, bạo ngược, sa đọa... Dày đặc nặng nề tràn đầy ý chẳng lành.

Luồng khí tức này dày đặc lại bá đạo, cho dù là lực lượng năm tháng cũng không thể che giấu nó!

Trong lòng Bùi Lăng chấn động, loại cảm giác quen thuộc vi diệu lại như từng quen biết đã mãnh liệt tới cực điểm vào lúc này!

Tiếng đàn tranh tranh đột nhiên truyền vào trong tai, hắn lấy lại tinh thần đã thấy mình ngồi xếp bằng bên bờ thác nước, dãy núi vờn xung quanh, cốc vắng vang vọng, giọt nước bay lả tả như mưa, có một tên sừng màu chàm cung trang nhàu kim bay lượn theo gió núi bên cạnh, chính là Long Hậu!

Hắn bị hệ thống điều khiển, còn đang ung dung không vội đàn tấu (Thanh Khâu khúc .

1"Tranh... Tranh...

Hoàn tất đàn tấu một đoạn khúc âm cuối cùng, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không dừng lại chút nào, sau đó lại đàn tấu [Thanh Khâu khúc) lần thứ hai.

Giữa không trung, Tự Hàn Ung hơi do dự.

Vốn muốn nghe xong khuyết tiên khúc của tên nhân tộc này, sẽ không trì hoãn nữa, trực tiếp ra tay. Nhưng khuyết tiên khúc này... Thật sự rất dễ nghe!

Vừa rồi nàng tới, bắt đầu nghe từ đoạn giữa, còn chưa nghe được nửa bộ phận trước của tiên khúc.

Cũng được!

Lại nghe một cái mở đầu, nghe hoàn chỉnh khuyết tiên khúc này một lần lại ra tay không lùi!

Thế là, Tự Hàn Ung lại cách không truyền âm cho Giao Nhân thị nữ: "Đợi thêm một khắc đồng hồ.

Nói xong, nàng mặc kệ tình huống bên thuộc hạ, tiếp tục chuyên chú lắng nghe tiên khúc.

Tiếng đàn lượn lờ tản vào khắp nơi, trong tiếng nhạc vô cùng mỹ diệu, chúng sinh đều say, vạn vật ứng hòa. Chẳng mấy chốc, lại một khúc kết thúc.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển tiếp tục đàn tấu [Thanh Khâu khúc] lần thứ ba.

1104 chữ

Chương 3084: Lại nghe một lần cuối cùng! (2)

Đôi mắt đẹp của Tự Hàn Ung xoay chuyển, nhìn qua nhân tộc huyền bào trước mặt, váy dài nhẹ khép, ống tay áo, đầu ngón tay trắng nõn lấp lóe một mũi nhọn lạnh lẽo, nhưng sau khi do dự một chút lại để tay xuống. Bởi vì biến cố thiên kiếp trước đó, Long tộc đại thương nguyên khí.

Nàng thân là Long Hậu Long tộc, cho dù thân phận địa vị vô cùng tôn quý, trong khoảng thời gian này gần như đích thân đi làm mọi chuyện, chưa từng thư giãn chút nào.

Hiện tại nhân tộc này đàn tấu tiên khúc mỹ diệu dễ nghe, khiến tâm thần của sinh linh đều say đắm quên đi rất nhiều phiền não, chính là một loại nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại nghe một lần nữa...

Một lần cuối cùng...

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một vị ngon đậm đặc đến cực hạn như một ngọn lửa, ầm vang nổ tung ở trong cơ thể hắn!

Trong lúc thoáng qua, vị ngon này nhanh chóng khuếch tán toàn bộ thể xác của hắn.

Khí tức của hắn lại tăng lên, bên tai như vang lên tiếng chúng nước chảy xiết ầm ầm vang động, trong tối tăm như có rất nhiều pháp tắc liên quan đến "Thủy" chủ động đầu quân.

Loại cảm giác này...

Là [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến 1 Không đúng! Nói đúng ra là [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] sau khi được "Yếm Khư" tiên tôn cải tiến Đây không còn là nuốt ăn tiên nhân trên cấp độ huyết nhục, mà là nuốt ăn tiên nhân theo phương diện Thiên Đao!

Đến lúc này, Bùi Lăng đã hoàn toàn tỉnh táo.

Leo lên Kiến Mộc...

Cách thành tiên làm trái thiên cương...

Là con đường [Thiên đạo chính thống] kia!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh lại biến ảo như mây khói, trong chớp mắt hắn lại xuất hiện phía trên Kiến Mộc.

Trời trong xanh đung đưa, mây trắng mênh mông.

Vỏ cây Kiến Mộc nếp uốn chập trùng, vùng núi và thung lũng đan xen, linh tuyền bắn tung toé, thác nước lộn xộn rủ xuống, hoa lạ cỏ ngọc đầy khắp núi đồi bày ra như cẩm tú.

Tiên khí như mưa đập vào mặt, trong chớp mắt hoàn toàn nuốt hết nó.

Toàn bộ tiên khí thấm vào Bùi Lăng dày đặc gần như thực chất, đạo thể và thần hồn không ngừng được tẩm bổ, trong tối tăm có một vài cổ trùng rơi xuống như mạng nhện, như lụa mỏng không ngừng chui vào trong cơ thể hắn.

Lực lượng, đạo thể, thần hồn, cốt nhục... Đều từ một loại huyền diệu không cách nào miêu tả, lơ lửng bay lên như muốn gẩy ra trở ngại nặng nề nhu hòa mỏng manh lại không cách nào đụng vào kia, tiến vào một khoảng thiên địa trước nay chưa từng có.

Cùng lúc đó, trói buộc cũng rơi xuống từng tầng như sợi tơ tinh tế mềm dẻo, quấn quanh lấy nó từng vòng.

Bộp, bộp, bộp.

Cỏ cây mạnh mẽ, suối chảy thác tuôn, từng tia từng sợi linh cơ, Bùi Lăng đi dọc theo Kiến Mộc, không biết leo lên bao nhiêu đường xá, phía trước lại xuất hiện khí tức lạnh lẽo, u ám, hỗn loạn, sa đọa...

Khí tức kia như chướng khí giữa vùng hoang dã, mơ hồ như sương, không vung đi được.

Bùi Lăng nhìn chướng khí bốc lên ảm đạm, lập tức nhớ tới tình cảnh lúc trước.

Lúc hệ thống phát động con đường [Thiên đạo chính thống] này, "Ly La" tiên tôn để hắn leo lên Kiến Mộc, "Yếm Khư" tiên tôn thì để hắn đi theo tiên lộ làm trái thiên cương.

Lúc đó hai vị Tiên Tôn cách không giao thủ, lúc thì hắn leo lên Kiến Mộc, lúc lại bị "Yếm Khư" tiên tôn kéo đi tiên lộ làm trái thiên cương; đảo mắt đang đi tiên lộ làm trái thiên cương, lại bị "Ly La" tiên tôn kéo đi leo lên Kiến Mộc...

Bên nào là chân thật, bên nào là hư ảo, chỉ là một câu của hai vị Tiên Tôn! Còn lúc này... Khí tức hỗn độn trên Kiến Mộc là dấu vết lưu lại khi "Yếm Khư" tiên ra tay!

Đoạn năm tháng này là quá khứ đã trôi qua, "Yếm Khư" tiên tôn và "Ly La" tiên tôn còn chưa giao thủ.

Nhưng bây giờ hắn có được pháp tắc thời gian...

Trong lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đã đi vào trong sương mù ảm đạm.

Khí tức u lãnh, lờ mờ, tà ác, sa đọa quen thuộc lập tức rực rỡ!

Tiếng đàn róc rách như nước chảy, trút xuống toàn bộ phương thiên địa này.

Bùi Lăng thấy mình vẫn ngồi xếp bằng trên đá ngầm, mặc cho giọt nước bắn tung toé trong thác nước thấm ướt áo bào, mười ngón gảy loạn dây đàn, tiên khúc quanh quẩn giữa dãy núi vạn khe.

Có cung trang nền lam nhàu kim uốn lượn như mây, tùy ý tản ra bên cạnh hắn, không hợp với đá ngầm thô ráp.

Chẳng biết Long Hậu đã đi xuống hư không từ lúc nào, cũng ngồi xếp bằng trên đá ngầm, lông mi dài cụp xuống, ánh mắt khép hờ, tập trung nghe tiên khúc.

Hồng hoang.

Biển cả cuồn cuộn, sóng biếc van khoảnh. Long kình khổng lồ như lục địa, trên đó gánh chịu sơn thủy xinh đẹp, suối chảy thác tuôn, cỏ cây hương thơm.

Trên quảng trường san bằng từ một dãy núi, đội ngũ hạ giới cùng Tự Hàn Ung duy trì đội hình, yên tĩnh đứng đó.

Xe kéo rèm châu cuốn cao, bên trong đã không có bóng dáng của ai.

Giao Nhân thị nữ đứng cạnh rèm, cách đó không xa Tông Cạnh vẫn duy trì tư thế quỳ xuống, vẻ mặt cung kính, kiên nhẫn chờ đợi Long Hậu trở về.

Đột nhiên, bên tai Giao Nhân thị nữ vang lên một giọng nói quen thuộc, trong thanh lãnh tràn đầy uy nghiêm:

"Gặp được việc khá thú vị."

"Các ngươi lại chờ thêm một khắc"

Là giọng Long Hậu!

Sóng mắt Giao Nhân thị nữ khẽ nhúc nhích, lập tức hơi khom người, vô cùng cung kính nói: "Vâng!"

1089 chữ

Chương 3085: Lại nghe một lần cuối cùng! (3)

Tiếng nói vừa dứt, thấy Long Hậu không có phân phó nào nữa, nàng đứng thẳng dậy nhìn Tông Cạnh cách đó không xa, lạnh nhạt nói: "Long Hậu nương nương nói, để ngươi đợi thêm một khắc.

Tông Cạnh vội vàng đáp: "Vâng!"

Lần này Long Hậu nương nương tự mình hạ giới, là vì giải quyết việc làm trái thiên cương thay hắn ta.

Ân tình như thế, che chở như thế, đừng nói chờ thêm một khắc, để hắn ta quỳ ở chỗ này mười năm trăm năm cũng là chuyện đương nhiên!

Thế là, Giao Nhân thị nữ và Tông Cạnh một đứng một quỳ, toàn bộ nghi trượng đều yên tĩnh chờ đợi trên lưng long kình.

Gió biển mang theo mùi tanh mặn thổi tới từ bốn phương tám hướng, sóng biếc vọt kim, tiếng sóng cuồn cuộn, một khắc thứ hai nhanh chóng đến.

Lúc này, bên tai Giao Nhân thị nữ lại vang lên giọng Long Hậu: "Đợi thêm một khắc"

Nghe vậy, thị nữ không do dự chút nào, lập tức cung kính hạ thấp người: "Vâng!"

Cũng như vừa rồi, Long Hậu không có phân phó gì khác.

Giao Nhân thị nữ lại đứng thẳng, liếc nhìn Tông Cạnh một lượt, nhàn nhạt chuyển lời: "Long Hậu nương nương lại cần một khắc nữa mới có thể trở về"

Toàn bộ đội ngũ và Tông Cạnh đều không dám có bất cứ ý kiến gì, nhao nhao đáp: "Cẩn tuân nương nương phân phó!"

Soạt... Soạt... Soạt...

Trong tiếng sóng biển, thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc thứ ba đã đến.

Bên tại tên Giao Nhân thị nữ kia lại vang lên giọng Long Hậu: "Đợi thêm nửa canh giờ"

Nửa canh giờ?

Trong lòng Giao Nhân thị nữ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng Long Hậu nương nương có thân phận địa vị cỡ nào, lại có tầm mắt và lòng dạ cỡ nào, việc nàng cần làm hoàn toàn không phải loại tiểu Tiên như nàng ta có thể suy đoán...

Thế là, thị nữ không hề nhiều lời, chỉ rất cung kính trả lời: "Vâng"

Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Tông Cạnh cùng toàn bộ đội ngũ, ngắn gọn nói: "Đợi thêm nửa canh giờ!"

Toàn bộ đội ngũ và Tông Cạnh nghe vậy lập tức hơi nghi ngờ, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục như thường.

Có lẽ Long Hậu nương nương đột nhiên gặp việc gì đó.

Nhưng phương thế giới này có rộng rãi, rốt cuộc chỉ là hạ giới!

Nương nương thân là Tiên Vương Long tộc, thần thông quảng đại, tu vi cao tuyệt, bất kỳ vấn đề gì đều có thể giải quyết!

Nghĩ tới đây, phía trên long kình lập tức yên tĩnh lại, tất cả tùy tùng và Tông Cạnh đều tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Bóng mặt trời nhẹ nhàng, sóng lớn liên miên.

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh.

Ngay lúc Giao Nhân thị nữ, Tông Cạnh và thủ hạ khác đều tưởng lần này Long Hậu nương nương chắc chắn sẽ trở về, bên tai Giao Nhân thị nữ lại vang lên truyền âm của Long Hậu: "Đợi thêm một canh giờ!" Trong lòng Giao Nhân thị nữ ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính nói: "Vâng!" Nàng chợt chuyển sang Tông Cạnh và tôi tớ Long tộc khác: "Nương nương khẩu dụ, đợi thêm một canh giờ.."

Lại một canh giờ trôi qua "Đợi thêm hai canh giờ!"

"Vâng!"

"Long Hậu nương nương phân phó, đợi thêm hai canh giờ!"

"Chúng ta cẩn tuân nương nương chi mệnh!"

Sau hai canh giờ... "Trước khi mặt trời lặn, bản cung sẽ trở về"

"Vâng!"

"Nương nương có khẩu dụ, trước khi mặt trời lặn sẽ trở về"

"Nương nương chi mệnh, chúng ta tất nhiên tuân theo!"

Bóng mặt trời ngã về tây, soi sáng ra một mảnh vàng ròng lập lòe trên mặt biển, chẳng mấy chốc mặt trời sắp lặn, ban ngày gần hết.

"Đợi thêm một ngày!"

Kim Ô rơi xuống, nguyệt phách dâng lên, ngày đêm đan xen, một ngày đã trôi qua "Đợi thêm ba ngày!"

Hồng Hoang.

Chín dây leo vặn xoắn, xuyên vào mây xanh.

Phía trên Kiến Mộc đường lớn uốn lượn, có nhân tộc huyền bào lẻ loi bước đi.

Tiên khí nồng đậm như sương, như từng tầng sa y rơi xuống, trong tối tăm có trói buộc và lực lượng trùng điệp chui vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Khí tức của hắn tăng lên như sóng lớn, trong lúc bành trướng liên tục tăng lên như muốn xoay tròn trong vòm trời.

Ở đỉnh phong khó mà miêu tả, tầng cách trở vô cùng yếu kém cũng vô cùng huyền ảo như càng lúc càng mờ nhạt muốn biến mất...

Chuyển qua một tầng thung lũng, linh hoa vẫy gọi, khí tức lạnh lẽo u ám phía trước đập vào mặt.

Khí tức hỗn độn lộ rõ không bỏ sót.

Thoáng hoảng hốt một cái, Bùi Lăng lại về khoảng cốc vắng tiếng nước ù ù.

Mưa phùn tầm tã, lông mi dài dính giọt châu, trước mặt là vùng núi mây mù xa tắp, tiên đàn đặt ngang đầu gối, nhạc khúc xinh đẹp vui mừng chảy xuôi ra từ dưới ngón tay, thấm vào bát hoang lục hợp.

Làn váy nền lam nhàu kim gần như muốn chạm đến vạt huyền bào đang tản ra trên đá ngầm, chẳng biết từ lúc nào Tự Hàn Ung đang ngồi xếp bằng lại chuyển thành ngồi bên cạnh, váy thuận theo mũi chân rủ xuống từ trên đá như thác nước treo cao.

Gió núi vù vù gợi lên châu ngọc xinh đẹp, tiếng vang nhỏ vụn như dòng suối nhỏ róc rách hòa theo khúc đàn.

Lúc này, lại đánh xong một khúc, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lưu loát thu hồi [Lăng Ba Hàn Long Cầm], như muốn chuẩn bị rời đi.

Thấy thế, Tự Hàn Ung ngẩn ngơ, nhân tộc này không gảy tiên khúc say mê chúng sinh, mỹ diệu khó tả nữa sao?

Nhìn sắc trời dần ảm đạm, nàng lập tức kịp phản ứng Kim Ô hạ xuống, mặt trời sắp lặn, chắc tên nhân tộc này muốn về nghỉ ngơi.

Làm sao bây giờ?

Đã gần đến lúc ra tay rồi?

Ừ...

Nghe thêm một lần cuối cùng lại ra tay!

1072 chữ

Chương 3086: Bù đắp tiên lộ

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tự Hàn Ung đứng dậy, nhu hòa nói: "Bản cung Tự Hàn Ung, nhân tộc, cầm kỹ của ngươi có thể gọi là lô hỏa thuần thanh"

"Khuyết tiên khúc này cũng là diệu âm vô thượng"

"Không biết có thể tạm thời dừng bước, lại gảy một lần cuối cùng?"

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đã thu hồi (Lăng Ba Hàn Long Cầm], nghe vậy lại không có ý đáp lời, trực tiếp một phát bắt lấy cổ tay Long Hậu, bước về một phương hướng.

Cổ tay Long Hậu trắng như sương, có lẽ ngồi ở trong núi đã lâu, cổ tay hơi lạnh còn dính giọt nước mang theo một chút mây mù đặc biệt của vùng núi như cánh hoa sơn trà màu trắng dính giọt sương sớm, lại như là tiếng sột soạt mưa phùn ngày xuân làm cành liễu ướt nhẹp. Non mềm, tinh tế, mang theo hơi nước tràn trề sức sống mạnh mẽ.

Đột nhiên bị một phàm nhân kéo cổ tay, Tự Hàn Ung không hề phản kháng, chẳng mấy chốc đã bình tĩnh đi theo sau lưng Bùi Lăng.

Dù sao chỉ nghe tiên khúc một lần cuối cùng sẽ ra tay, cứ xem tên nhân tộc này muốn dẫn nàng đi nơi nào...

Nghĩ vậy, Tự Hàn Ung mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy tất cả bình thường.

Nàng là Long Hậu Long tộc, là huyết mạch đích hệ sinh ra cường đại, địa vị, tu vi, cảnh giới... So với tộc quần huyết thực hoàn toàn là cách biệt một trời!

Căn bản không cần lo lắng chỉ là một phàm nhân lại làm hại đến nàng Thế là, Tự Hàn Ung không do dự, lúc này cách không phân phó cho Giao Nhân thị nữ: "Đợi thêm một ngày!"

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Mấy đạo lôi ngấn đan xen rơi xuống, cỏ cây mạnh mẽ nhao nhao suy tàn, lúc này chỉ còn thân cành khô héo, đứng sừng sững khô diệt từng khúc trong cơn gió dài.

Lầu nhỏ vắng vẻ, lá rụng bay tán loạn quanh mình, nước hồ đen sì nặng nề như mặt kính tối tăm, chiếu rọi ngàn van lá rụng, chúng mộc khô bại, cảnh tượng lạnh lẽo.

Nơi xa, trời cao ảm đạm, hai bóng dáng đạp không mà đi, từng bước đến đây.

Chính là Bùi Lăng và Long Hậu Tự Hàn Ung.

Hai người tay áo bồng bềnh, lúc bước đi trông như chậm chạp, thật ra tiến lên mau lẹ, mỗi một bước rơi xuống đều lập tức na di một khoảng cách tương đương.

Trong nháy mắt, bọn họ đã đi đến phía trước lầu nhỏ.

Tự Hàn Ung váy áo bay lên, hoàn bội đinh đang, bị Bùi Lăng lôi kéo cổ tay bước đi, từ đầu đến cuối không biểu hiện ra vẻ mất kiên nhẫn gì.

Dường như đây là một việc đương nhiên, chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, sắc mặt bình tĩnh không lay động, cũng như kéo Long Hậu đến nơi này là hành động thuận lý thành chương, không có bất cứ vấn đề gì, trong lòng lại vô cùng lo lắng, nơm nớp lo sợ.

Bây giờ tình huống này, chắc chắn hệ thống muốn bù đắp câu chuyện mà nhân tộc soạn bậy cho hắn! Lần trước con đường [Thiên đạo chính thống] này là "Yếm Khư" tiên tôn tự mình ra tay, khiến câu chuyện do nhân tộc soạn bậy làm giả hoá thật!

Lúc đó, việc duy nhất thật sự xảy ra trong toàn bộ câu chuyện xưa là hắn một mình xông vào Thuỷ tinh cung Long tộc.

Bởi vậy, lần đó "Yếm Khư" tiên tôn ra tay, lấy hiện thực làm tham chiếu, toàn bộ câu chuyện đều bắt đầu từ sau khi hắn xông vào Long cung.

Nửa đoạn trước của câu chuyện xưa vẫn trống chỗ... Nhưng bây giờ vì hành trình Thanh Khâu liên quan đến ván cờ, hắn đi tới quá khứ đã trôi qua. Thao tác hiện tại của hệ thống là bù đắp nửa đoạn trước của câu chuyện xưa kia... Câu dẫn Long Hậu!

Long Hậu là sự tồn tại rất quan trọng của Long tộc, huyết mạch cường đại, tu vi cũng cực kỳ khủng bố, một khi phát hiện bất kỳ điều khác thường nào trong quá trình này, hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Bùi Lăng nhớ rất rõ, trong câu chuyện do nhân tộc soạn bậy có nhiều chỗ không hợp thói thường!

Long Hậu thích âm nhạc, ngẫu nhiên hạ giới bị tiếng đàn tấu của phàm nhân hấp dẫn, vừa thấy đã yêu hắn, sau đó hóa thân nữ tử phàm nhân cùng hắn quen biết mến nhau, bái đường thành thân, sau đó mang thai vì hắn.

Đã là Long Hậu, còn bái đường thành thân cùng hắn?

Câu chuyện do đám tiên dân nhân tộc mồm năm miệng mười bịa ra này, căn bản cũng không có bất kỳ logic gì!

Sở dĩ nửa đoạn sau của câu chuyện có thể trở thành tiên lộ của hắn, là vì "Yếm Khư" tiên tôn tự mình ra tay!

Còn nửa đoạn trước...

Vừa rồi hệ thống vẫn đi trên Kiến Mộc, lấy trộm lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn!

Hơn nữa cho đến bây giờ, Long Hậu còn chưa hóa thân phàm nhân, trong đó có rất nhiều chi tiết không hợp với trong tình tiết trong câu chuyện.

Đây cũng là vì Long Hậu quá mạnh, đang chống cự tiên lộ của hắn!

Hiện tại hệ thống đưa Long Hậu đến khu vực Thanh Khâu, lại là vì Thanh Khâu vừa bị thiên kiếp phong tỏa, có nghĩa "Yếm Khư" tiên tôn vừa ra tay ở Thanh Khâu, nơi này có vết tích của "Yếm Khư" tiên tôn!

Hiện tại điều duy nhất khiến hắn khó hiểu, tại sao lúc hắn đang gảy đàn lại xuất hiện phía trên Kiến Mộc? Là "Ly La" tiên tôn ra tay?

Không có khả năng!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, lôi kéo Long Hậu đi vào trong lầu nhỏ.

1086 chữ

Chương 3087: Bù đắp tiên lộ (2)

Toà lầu nhỏ này bày biện trang nhã, đủ loại dụng cụ đều tràn đầy nét cổ xưa, dưới đường có lư hương, trong lư có một trụ linh hương từ từ bay lên, lại chưa đốt sạch.

Sau khi hai người đi vào cửa lớn, Bùi Lăng lập tức trở tay đóng cửa phòng, chợt lấy ra (Lăng Ba Hàn Long Cầm], đặt xuống cái bàn nhỏ cách đó không xa, tán bào ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu đánh đàn.

Tiếng đàn như nước chảy, du dương chảy xuôi.

Làn điệu (Thanh Khâu khúc] khiến chúng sinh say mê lặng yên uốn lượn, thấm vào phương thiên địa này. Theo tiếng đàn dập dờn, cảnh tượng xung quanh lặng yên thay đổi.

Tất cả đồ vật càng có vẻ cổ xưa.

Cỏ cây núi đá xung quanh lầu nhỏ lấy tốc độ cực nhanh rút lui, cành lá suy tàn lập tức khôi phục thành mạnh mẽ.

Bên cạnh quảng trường trước lầu, không biết gốc cây hoa ngọc lan bị chôn vùi trong thiên kiếp đã lại duyên dáng yêu kiều từ khi nào, cành lá màu xanh bóng giãn ra như mỹ nhân nhã nhặn.

Năm tháng khẽ động, toàn bộ Thanh Khâu như quay về quá khứ theo khuyết tiên khúc này.

Toàn bộ Thanh Khâu như có tiếng ca êm tai vang lên "Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh. "Tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà.."

"Bằng tú sáp danh kiếm, nhậm đố phệ lang tiêm.."

"Minh mang du bát cực, vô tượng cảm hi di...

"Vô vật vi ngã ngu, khấu hồ tự cao ca...

"Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh..."

Tiên khúc róc rách như tiếng trời truyền khắp núi non, vang vọng mỗi một góc trong Thanh Khâu.

Trong lúc dây đàn gió mát, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển gảy một lần lại một lần, diệu âm luẩn quẩn không đi, quấn quanh không ngớt.

Long Hậu và hắn ngồi cách cái bàn con, váy màu chàm nhàu kim bày ra đầy đất như đại dương mênh mông chảy xuôi, làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ như biển hoa đang nở rộ trong biển giận sóng to.

Tự Hàn Ung lông mi dài cụp xuống, đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh nhìn qua Bùi Lăng, trong mắt có ngàn vạn suy nghĩ.

Vẻ mặt nàng khi thì say mê, khi thì buồn bực, khi thì vui sướng, khi thì ưu sầu... Một cái nhăn mày một nụ cười đều lay động theo tiếng đàn, dần sa vào trong đó, quên mất tất cả.

Mười ngón gảy dây cung, tiếng nhạc lưu chuyển.

Lúc hệ thống điều khiển đàn tấu, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra, đầu tiên lộ hiện tại của hắn không chỉ dùng lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn!

Bản vẽ [Lăng Ba Hàn Long Cầm] lấy được từ "Yếm Khư" tiên tôn.

Vật liệu rèn đúc cái tiên đàn này có liên quan với "Cựu"!

Còn [Thanh Khâu khúc] này... Mặc dù là nhân tộc lưu lại, nhưng tên thiếu nữ Cửu Vĩ cố ý hát ra khuyết tiên khúc này lại là ý của "Vị"!

Lúc này, tiếng ca vang vọng toàn bộ Thanh Khâu, là giọng nói của tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia!

Trong bốn vị Tiên Tôn, hình như chỉ có "Ly La" tiên tôn không tham gia vào việc này!

Lúc này, cảnh tượng trước mặt Bùi Lăng biến ảo, Kiến Mộc chín sợi dây leo hùng vĩ vặn xoắn ầm vang xuất hiện ở trước mặt hắn.

Hoa lạ cỏ ngọc dính tiên lộ chen chúc hai bên đại đạo Kiến Mộc, chập chờn mời gọi.

Bùi Lăng thấy trong lúc mình bước đi, áo bào lướt qua vô số thiên tài địa bảo, từng tia từng sợi tiên khí thời thời khắc khắc tràn vào trong cơ thể hắn.

Trong lúc hô hấp, cũng có thể cảm nhận được nhục thân và thần hồn phiêu nhiên muốn bay.

Tu vi trong cơ thể còn đang không ngừng tăng trưởng, tiên lực như mầm lá nảy mầm không ngừng lớn mạnh, toàn bộ sinh cơ đi về phía một loại cảnh giới tuyệt diệu huyền minh.

Bộp, bộp, bộp...

Bùi Lăng nhanh chân bước đi, sau khi đi một đoạn đường, phía trước lại truyền đến khí tức u lãnh, ảm đạm, sa đọa...

Khí tức kia ngưng tụ thành sương mù, trong tối tăm mờ mịt tràn đầy sâm nhiên.

Trong sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng không do dự chút nào đi đến hướng đó.

Chẳng mấy chốc, hắn tiến vào trong khí tức hỗn độn, khí tức u lãnh, ảm đạm, sa đọa... Dày đặc, gào thét rót vào trong cơ thể hắn.

Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Lăng biến mất phía trên Kiến Mộc.

Cự mộc lồng lộng yên tĩnh thẳng tắp giữa thiên địa, trên đường lên trời vô cùng hùng vĩ, tất cả nơi mà Bùi Lăng đi ngang qua, dấu vết do "Yếm Khư" tiên tôn lưu lại như bị cái gì đó hấp thu sạch sẽ, không còn vết tích.

Cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng biến ảo, lại xuất hiện ở tiểu lâu trên đảo hoang trong Thanh Khâu hồ.

"Tranh... Tranh...

Tiếng đàn mịt mờ, Thanh Khâu mênh mông, tiếng ca kia vẫn còn tiếp tục.

"Vô vật vi ngã ngu, khấu hồ tự cao ca.."

"Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh!"

Ở đối diện hắn, chẳng biết Long Hậu đã chống một cánh tay lên bàn nhỏ từ lúc nào, váy dài trượt xuống lộ ra một nửa cánh tay ngọc khi sương tái tuyết, nàng dùng bàn tay trắng nõn chống cằm, hàng mi như cánh quạt, trong mắt ánh sáng trong trẻo, vẻ mặt mờ mịt đã hoàn toàn say mê trong hàm ý của tiên khúc.

Một khúc đã hết, tiếng ca phiêu đãng trong toàn bộ Thanh Khâu cũng dừng lại theo.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không tiếp tục đàn tấu, mà quay đầu nhìn về phía Long Hậu.

Vẻ mặt Tự Hàn Ung hơi hoảng hốt, sau đó lập tức phản ứng lại, nàng thân là Long Hậu Long tộc, ban đêm chung sống một phòng với một phàm nhân, tiên phàm khác biệt, thật sự rất không ổn 1103 chữ

Chương 3088: Bù đắp tiên lộ (3)

Thế là, nàng tâm niệm vừa động, thân hình lặng yên biến hóa, một đôi sừng rồng óng ánh sáng long lanh trên trán biến mất, cung trang màu chàm nhàu kim cũng hóa thành một bộ váy lụa vải xanh kiểu dáng đơn giản, trên dưới cả người không còn chút khí tức tiên nhân nào nữa, lại đã hóa thành một nữ tử phàm nhân trông như không có chút tu vi nào.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy vị ngon mãnh liệt như sóng to gió lớn đánh tới, hoàn toàn bao phủ hắn! Nhục thể, thần hồn, tất cả mọi thứ của hắn... Đều ngâm trong vị ngon như nổ tung này, ngay cả hồn phách cũng không nhịn được run lên nhè nhẹ, không thể nào biểu đạt ra sự sảng khoái vô cùng kịch liệt này.

Loại vị ngon chưa từng được cảm nhận này, lại càng ngon hơn bất kỳ vị tiên nhân nào mà hắn đã từng ăn.

Dường như là tuyệt thế kỳ trân đến từ nơi tối tăm, làm Bùi Lăng không tự chủ được say mê trong đó.

Khí tức của hắn lập tức đạt đến một cực hạn trước nay chưa từng có, dường như ngay sau đó có thể lập tức vén mở tầng cách trở mờ mịt kia, hà nâng thành tiên ngay tại chỗ!

Ngay lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển liên tiếp đánh ra pháp quyết.

Hắn lập tức nhận ra, đây là tiên thuật [Quy Khứ Lai Hề) !

Tiên thuật thi triển thành công, lúc này khí tức của hắn theo cực hạn Thiên Đạo một trăm linh một kiếp, lại tăng trưởng một kiếp, đạt đến một trăm lẻ hai trận đạo kiếp!

Đây là tu vi tạm thời tăng trưởng, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ tan thành mây khói, một lần nữa trở về cấp độ một trăm linh một trận đạo kiếp.

Nhưng ngay lúc này cảnh tượng trước mặt Bùi Lăng thay đổi, lầu nhỏ nhạt lại, hồ nước nhạt lại, Thanh Khâu nhạt lại... Kiến Mộc vô cùng hùng vĩ lại xuất hiện ở trước mặt hắn.

Một mình hắn đứng trên đường lên trời của Kiến Mộc, di chuyển bước chân, tiếp tục leo lên.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển nhanh chóng đánh ra pháp quyết khí tức mờ mịt, cả người hắn lập tức cất cao vô hạn, trong nháy mắt như ở trên trời cao, quan sát phương thiên địa này.

Đây là (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1 Trên bầu trời, kiếp vẫn lập tức xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, uy áp vạn dặm.

Trong mây sấm sét vang dội, tím xanh vạn quân.

Đột nhiên, một đạo kiếp lôi to lớn đánh xuống, chỉ thẳng vào Bùi Lăng Cả người Bùi Lăng ánh sáng rực rỡ, trong chớp mắt lôi đình cuồn cuộn chạm đến thể xác, lập tức hóa thành vô số điện xà tinh mịn, bị đạo thể nhanh chóng hấp thu.

Cùng lúc đó, khí tức một trăm lẻ hai trận đạo kiếp trên người hắn bắt đầu từ hư hóa thật!

Rầm rầm rầm...

Lôi đình cuồn cuộn gào thét trên trời cao, tím xanh sáng tắt giữa thiên địa, cỏ cây run rẩy, linh tuyền thác nước dừng lại...

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Lầu nhỏ, chính đường.

Năm người "Không Mông" vẫn cung kính đứng dưới tay, ánh mắt không dám tập trung chủ vị.

Chủ vị, "Vô Thủy" vừa dứt lời, "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc" lập tức khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng nhớ ra cái gì đó "Tử Tắc" lập tức vừa nhớ lại vừa nói: "Vãn bối nhớ ra rồi!"

"Vãn bối và Phục Cùng cùng gặp tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia, sau khi mọi việc kết thúc đã tách ra với nàng"

"Khi đó Thanh Khâu đã không bị thiên kiếp phong tỏa"

"Vãn bối và Phục Cùng thử rất nhiều cách đều không thể trở về tuyến thời gian trận chiến hồng hoang"

"Lúc đó dù là giếng cổ trong thần miếu hay là khu vực cấm chế, hoặc là toà lầu nhỏ này... Đều không có bất kỳ điều khác thường gì"

"Cuối cùng, vãn bối và Phục Cùng quyết định tiến đến leo lên Kiến Mộc!"

"Vãn bối và Phục Cùng trải qua một đoạn thời gian khá dài, ứng phó rất nhiều gian nguy, mới đến phía dưới Kiến Mộc"

"Kiến Mộc rộng rãi, cực kỳ không thích nhân tộc ta "Vãn bối và Phục Cùng lấy ra hết thủ đoạn, khắc phục ngàn khó vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, cuối cùng bò lên đỉnh Kiến Mộc, hà nâng phi thăng, trở thành tiên nhân chân chính!"

"Về sau mới có thể quay về đoạn năm tháng này!"

"Phục Cùng" đứng bên cạnh khẽ gật đầu, bổ sung: "Tuy phía trên Kiến Mộc nhiều gian nguy, nhưng cuối cùng chúng ta đã thuận lợi lên đỉnh, hà nâng thăng tiên Hai người vừa nói xong, khí tức lập tức thay đổi.

Ý mờ mịt, hoàn mỹ, cao xa lặng yên tràn ra từ trong đạo thể, thần hồn của bọn họ, trong chớp mắt hai tên Đại Thừa đã cởi phàm thành tiên, thể hiện ra trạng thái [Vô Cấu thái .

1Cách đó không xa, "Không Mông" gật đầu, cũng nhớ lại nói: "Vãn bối cũng nhớ lại!"

"Vãn bối và Mặc Côi luận đạo thắng, đã trực tiếp rời khỏi thần miếu Thanh Khâu "Bên ngoài thần miếu vòm trời mênh mông, thiên kiếp đã dừng, phong tỏa Thanh Khâu đã giải trừ"

"Vãn bối và Mặc Côi cũng thử rất nhiều cách, phát hiện không cách nào trở lại năm tháng trận chiến hồng hoang, cũng leo lên Kiến Mộc.."

Chẳng mấy chốc, "Không Mông" cũng nói xong quá trình leo lên Kiến Mộc, tất cả chi tiết không bỏ sót, dường như nàng thật sự tự mình trải qua "Mặc Côi" đứng bên cạnh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, mở miệng bổ sung, dường như thật sự cùng nhau leo lên Kiến Mộc...

Giống với "Tử Tắc", "Phục Cùng", bọn họ vừa nói xong, khí tức đều biến ảo, vẻ mờ mịt cao xa đặc hữu thuộc về "Tiên" tràn trề tản khắp.

Thấy thế, "Hồn Nghi" cũng lấy lại tinh thần, nàng vừa nhớ lại vừa nói: "Lúc ấy ta đang nghe tiên khúc.

1102 chữ

Chương 3089: Nuốt chín mặt trời!

"Sau khi tiên khúc kết thúc, ta vì tìm kiếm Bùi tiên đế cũng leo lên Kiến Mộc.."

Nàng tỉ mỉ nói xong quá trình mình leo lên Kiến Mộc, khí tức đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt đã thành tiên!

Chỉ trong giây lát, năm tên Đại Thừa vừa trải qua nguy hiểm, trực tiếp hóa thành năm tên tiên nhân!

Chỉ có điều, khí tức của ba người "Tử Tắc", "Phục Cùng" còn có "Mặc Côi" rõ ràng kém hơn chính tiên bình thường một đoạn.

"Không Mông" và "Hồn Nghi" thì cực kỳ cường thịnh, vô cùng mạnh mẽ, dường như đã trở thành một bộ phận thiên đạo, bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi!

"Vô Thủy" bình tĩnh nhìn tình cảnh này, trong năm tên nhân tộc chỉ có kia hai chính tiên tám mươi mốt kiếp, có thể lập tức tham gia nhiệm vụ (Trảm Kiến Mộc .

1Ba người khác có nội tình kém hơn chút.

Nhưng sau này đến chốn hỗn độn bù đạo kiếp một lần, cũng có thể trở thành chính tiên!

Lại lên nữa, nếu muốn tiên chức có thể đi tham gia "Tẩy Tiên"; hoặc đến bên "Trọng Minh" mua sắm...

Hiện tại, mấu chốt nhất là tên hậu bối kia còn dừng lại trong năm tháng quá khứ ở Thanh Khâu!

Lần này hậu bối kia không cự tuyệt lực lượng của hắn, nhưng tốc độ trở về lại hơi chậm!

Nghĩ tới đây, "Vô Thủy" bình thản nói: "Long tộc và Kim Ô tộc đã chính thức khai chiến"

"Sáng sớm hôm nay, Long Hậu Long tộc tự mình ra mặt.

"Hiện tại bộ tộc Kim Ô không có Tiên Vương hạ giới, trong mười đầu Đại Nhật Kim Ô, ngoại trừ một tên đã mất tích trước đó, có một tên đã rơi vào tay Long Hậu"

"Thế nhưng, chỉ cần Long Hậu ra tay một lần nữa, bên Kim Ô tộc chắc chắn có Tiên Vương đi qua Kiến Mộc hạ giới, tọa trấn chiến cuộc "Tộc ta sẽ chặt đứt Kiến Mộc trước khi Kim Ô Tiên Vương lâm trần!"

"Trận chiến Kiến Mộc sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào!"

"Bản tọa sẽ đợi thêm thời gian một nén nhang"

"Sau một nén nhang, nếu vị Bùi Lăng kia vẫn chưa về."

"Các ngươi chuyển tin tức này cho hắn.

"Để sau khi hắn trở về, lập tức tiến về lân cận Kiến Mộc tụ hợp!"

Kiến Mộc lồng lộng, suối chảy thác tuôn bắn tung toé, hơi nước mông lung, tiên khí tràn ngập.

Trên trời cao, kiếp vẫn trùng điệp che khuất bầu trời, âm ảnh to lớn bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, uy áp trùng điệp.

Lúc tím xanh lấp lóe, lôi đình cuồn cuộn rơi xuống!

Oanh! !

Một đạo thiên kiếp cuối cùng hóa thành lôi đình vắt ngang vòm trời, rắn chắc bổ vào Bùi Lăng. Trong chớp mắt kiếp lôi kinh khủng chạm đến thể xác, tan thành ngàn vạn điện xà nhỏ bé, trong lúc chạy gấp tràn vào đạo thể, kiếp lực cuồn cuộn như thiên hà cuốn ngược, liên tục không ngừng quán chú vào trong nhục thân Bùi Lăng.

Khí tức của Bùi Lăng liên tục tăng lên, trận đạo kiếp thứ một trăm lẻ hai hoàn toàn hóa hư làm thật!

Ngay sau đó, kiếp vẫn tán đi, khói mù biến mất, trời trong xanh sáng sủa.

Đường lên trời uốn lượn giữa cỏ cây sum suê, phía trước có suối nước leng keng nhưng không thấy khe suối trong veo thướt tha, chỉ có một đoàn sương mù ảm đạm, hỗn loạn u lãnh, quanh quẩn giữa đường vẩy nhẹ không đi.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển nhanh chân tiến lên.

Chẳng mấy chốc, hắn bước vào đoàn khí tức hỗn độn kia, khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa, tà ác... Quen thuộc trào lên như thủy triều, tranh nhau chen lấn thấm vào đạo thể và thần hồn của hắn. Trong chớp mắt, Bùi Lăng lại về tới tiểu lâu trên đảo hoang trong hồ Thanh Khâu.

Lúc này, ánh đèn trong lâu như đậu, dưới ánh lửa lờ mờ hắn vẫn ngồi trước bàn nhỏ rất chuyên tâm đàn tấu [Thanh Khâu khúc).

Tiếng đàn róc rách chảy xuôi như thác nước lưu chuyển trút xuống từ đỉnh núi, tẩm bổ bát hoang.

Trong tiếng nhạc vô cùng mỹ diệu, toàn bộ Thanh Khâu có tiếng ca bồi hồi vang lên.

"Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh.

"Tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà.." Tiếng ca trong veo quanh quẩn giữa dãy núi, uốn lượn không ngớt. Chẳng mấy chốc, một khúc kết thúc, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại dừng tay.

Bên cạnh bàn nhỏ, Tự Hàn Ung lập tức lấy lại tinh thần, nàng vẫn ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên cảm giác không đúng.

Toà lầu nhỏ này vắng vẻ, khắp nơi không còn sinh linh gì khác, bây giờ bóng đêm càng nồng, canh giờ đã muộn. Mặc dù nàng đã hóa thành nữ tử phàm nhân, nhưng cô nam quả nữ chung sống một phòng vẫn rất không ổn! Thế là Tự Hàn Ung lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Lăng, nghiêm túc nói: "Ngươi và ta đều độ thanh xuân nhưng âm dương có khác, chung sống một phòng sẽ ảnh hướng đến danh tiết của nhau"

"Tình hình như vậy, để tránh tổn hại đến danh dự, chi bằng kết làm phu thê"

"Như thế có danh phận đứng đắn, cho dù ban đêm ở cùng một chỗ cũng là việc thường tình, không có vấn đề!" Tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Rõ ràng nàng đã là Long Hậu Long tộc, vì sao muốn kết làm phu thê cùng một phàm nhân?

Nhưng chẳng mấy chốc Long Hậu lại nhận ra, bây giờ mình đã hóa thân nữ tử phàm nhân, không phải Long Hậu...

Hình như vẫn có chỗ nào đó không quá đúng?

Nhưng tập trung suy nghĩ tỉ mỉ, Long Hậu lại cảm thấy tất cả bình thường Cùng lúc đó, trong lòng Bùi Lăng cũng giật mình, kết làm phu thê?

Vị trước mặt là Long Hậu Long tộc!

Chủ động đề nghị kết làm phu thê với một nhân tộc như hắn, lại không phát hiện có vấn đề gì?

Ừ...

1101 chữ

Chương 3090: Nuốt chín mặt trời! (2)

Mặc dù hắn là chính nhân quân tử, vô cùng kháng cự loại việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bắt nạt nam nhân ức hiệp nữ nhân này, nhưng bây giờ thân thể của hắn đang bị hệ thống điều khiển, thân bất do kỷ cũng là việc không có cách nào.

Xem ra, chỉ có thể đồng ý...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức gật đầu.

Sau đó, hệ thống lấy ra đủ loại vật liệu từ trong túi trữ vật, nhanh chóng luyện chế hỉ phục, nến đỏ, hỉ khăn... Đủ loại đồ thành hôn.

Tự Hàn Ung ngồi bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng cũng lấy ra một chút thiên tài địa bảo đặc hữu của Long tộc, trợ giúp trang trí lầu nhỏ.

Thủ đoạn Tiên gia, mọi việc tiện lợi.

Không bao lâu sau, toà lầu các này bày biện cổ xưa thanh nhã, ngay cả giăng đèn kết hoa, nến đỏ cao chiếu, hóa thành một tòa hỉ đường vui sướng hân hoan.

Bùi Lăng và Long Hậu đều mặc hỉ phục đỏ chót nhàu kim, trên đầu Long Hậu che hỉ khăn tịnh để liên hoa uyên ương nghịch nước, tua cờ rủ xuống che đậy khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi bên cầm khăn dắt, trước tiên đi ra bên ngoài lầu nhỏ bái đại đạo, sau đó lại nhìn phía trên trống rỗng bái tôn trưởng tông môn, tiếp theo đạo lữ đối bái. Ngay chớp mắt đôi bên hạ bái, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy vị ngon vô cùng mãnh liệt kia ầm vang càn quét! Khí tức của hắn như nhận được thiên tài địa bảo cực kỳ bổ dưỡng nào đó, điên cuồng tăng vọt. Lúc này, Long Hậu chậm rãi đứng dậy, giữa hỉ khăn lay động, nàng ngượng ngùng nhẹ giọng kêu: "Phu quân...

Bùi Lăng lập tức cảm thấy vô cùng hưởng thụ, rất muốn trực tiếp một tay ôm nàng vào trong ngực, cùng lúc đó vị ngon không gì sánh kịp như biển giận sóng to, gào thét lao tới, nuốt hết đạo thể thần hồn của hắn! Vô số pháp tắc và kiến thức liên quan tới "Thủy" sôi trào mãnh liệt rót vào trong đầu Bùi Lăng. Khí tức của hắn không ngừng tăng lên, dâng lên, dâng lên... Trong tối tăm, tầng cách trở giòn mỏng kia như mạng nhện lay động trong gió, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn vỡ nát!

Cảnh giới thuộc về "Tiên" gần ngay trước mặt!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại đánh ra pháp quyết.

Tiên thuật Vô Thủy sơn trang... [Quy Khứ Lai Hề Y!

Khí tức của hắn lại tăng lên một phần, số lượng đạo kiếp lại đột nhiên gia tăng một kiếp, từ một trăm lẻ hai trận đạo kiếp tăng lên tới một trăm lẻ ba trận đạo kiếp.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo.

Bùi Lăng lại quay về phía trên Kiến Mộc, tiên khí mênh mông gào thét mà tới.

Pháp quyết [Quy Khứ Lai Hề] trong tay hắn vừa hoàn thành thi triển, đã lại liên tiếp đánh ra pháp quyết, bờ môi mấp máy, im ắng đọc lên tám văn tự.

Là [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 1!

Phía trên trời trong xanh, kiếp vẫn ầm vang hội tụ từ bốn phương tám hướng.

Lôi đình mênh mông sáng tắt giữa trời cao, uy áp kinh khủng nhét đầy càn khôn.

Trong chớp mắt, kiếp lôi hóa thành Lôi Long to lớn, giương nanh múa vuốt nhào về phía Bùi Lăng.

Oanh! !!

Trong sấm sét ầm ầm, kiếp lực cuồn cuộn liên tục không ngừng hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng, trận đạo kiếp thứ một trăm lẻ ba của hắn được kiếp lực mênh mông bổ sung, bắt đầu hóa hư làm thật.

Vô số lôi đình cuồn cuộn rơi xuống, giữa thiên địa một mảnh ảm đạm, chỉ có điện quang lấp lánh gột rửa lục hợp bát hoang.

Toàn bộ quá trình như vô cùng dài, trải qua cực kỳ lâu, lại như chỉ trong một cái chớp mắt.

Cuối cùng thiên kiếp kết thúc, kiếp vẫn tiêu trừ.

Khí tức của Bùi Lăng tắm rửa dưới sắc trời, đã ổn định trận đạo kiếp thứ một trăm lẻ ba.

So với vừa rồi, phía trước đường lên trời có khí tức hỗn độn xuất hiện.

Bùi Lăng tiến đến, trong chớp mắt thể xác chui vào sương mù ảm đạm đã biến mất không thấy gì nữa.

Trong chớp mắt, hắn lại một lần về tới lầu nhỏ trong Thanh Khâu.

Trong lâu vẫn là dáng vẻ mới bày hỉ đường, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đỏ chót, có thể thấy được khí tức vui mừng phàm tục.

Trong sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng ngồi trở lại phía sau bàn nhỏ, mười ngón gảy dây đàn, bắt đầu đàn tấu [Thanh Khâu khúc .

1Tiếng nhạc du dương lưu chuyển, Tự Hàn Ung vô thức ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu tựa vào đầu vai Bùi Lăng, nghe như si như say.

Một khúc đánh xong, Bùi Lăng tiếp tục dừng lại.

Dư âm còn văng vẳng bên tai, Tự Hàn Ung lấy lại tinh thần, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Nàng nhìn Bùi Lăng, sau đó nhanh chóng nhận ra điều gì đó...

Đêm xuân ngắn ngủi, thời gian quá muộn, nên hầu hạ phu quân đi ngủ...

Thế là, nàng hơi ngồi dậy, duỗi ra hai tay, bắt đầu cởi áo cho Bùi Lăng.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng, cũng cực kỳ hưng phấn, chờ mong, còn có chút kích động không nói rõ...

Ừ, không đúng!

Là vô cùng tự trách...

Đáng hận mình bây giờ thân bất do kỷ...

Lúc đang nghĩ ngợi, Tự Hàn Ung đã cởi áo cho hắn, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trực tiếp nằm trên giường êm cách đó không xa.

Tự Hàn Ung lại đưa tay cởi áo ngoài tháo thắt lưng.

Áo ngoài màu lam như một đám mây lặng yên trượt xuống.

Nàng lại cảm nhận được sự không hài hòa khó mà miêu tả.

Tự Hàn Ung cau lại hàng lông mày kẻ đen, một lần là trùng hợp, hai lần cũng là trùng hợp, nhưng liên tục ba lần... 1078 chữ

Chương 3091: Nuốt chín mặt trời! (3)

Chắc chắn xảy ra vấn đề ở đâu mà nàng không phát hiện được!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, động tác cởi áo nới dây lưng của Tự Hàn Ung đột nhiên dừng lại. Trong chốc lát, Bùi Lăng nằm trên giường êm đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, như sóng to gió lớn chớp mắt bao phủ cả người hắn, như có nguy hiểm cực kỳ lớn gì đó sắp giáng lâm! Trong lòng Bùi Lăng lập tức giật mình, ngay sau đó hắn thấy Long Hậu hơi nghiêng đầu, vừa vặn mắt sáng như đuốc nhìn về phía hắn.

Lúc này trong ánh mắt Long Hậu không còn vẻ si mê say mê vừa rồi, cũng không có chút mờ mịt ngây thơ nào, mà là vẻ lạnh băng thuần túy.

Long Hậu tránh thoát tiên lộ của hắn?

Trong lòng Bùi Lăng lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi.

Tu vi của Long Hậu này còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của hắn!

Thao tác lần này của hệ thống liên tục mượn lực lượng do ba vị Tiên Tôn để lại, không ngờ vào thời khắc quan trọng nhất Long Hậu lại...

Không đợi Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ, Long Hậu đã từng bước một đi đến bên cạnh giường êm, tán bào ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước tới gần Bùi Lăng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lập tức duỗi ra một ngón tay, phác hoạ ra bốn vân triện trong không trung: "Thiếu niên anh hùng"

Thiếu niên anh hùng?

Long Hậu khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu.

Nàng đã kết làm phu thê với nhân tộc trước mặt, giữa đôi bên nên là quan hệ thân mật nhất.

Nhưng ngay vừa rồi nàng chợt phát hiện, thậm chí mình cũng không biết tên đối phương gọi là gì, đây cũng là vấn đề lớn nhất!

Nếu bây giờ đã biết tên thật của nhân tộc, đã nói lên tất cả bình thường, dù sao không có bất kỳ chỗ nào không ổn...

Thế là, Long Hậu yên tâm kéo ra vạt áo trong, váy giao tiêu nền trắng thêu gợn nước bồng bềnh hạ xuống, như mây trôi bay ra, lại như khói sóng biến mất.

Trong tiếng xột xoạt, mây núi trùng điệp tách ra, mây mù vùng núi uốn lượn nhạt lại, như chậm chạy đi vào chỗ sâu trong cung điện, màn lụa mỏng dần vén lên liêm câu, hoa trong sương mù, trăng trong nước chậm rãi rút đi lớp màn che, ánh sáng mông lung dần rõ ràng.

Tự Hàn Ung xoay người lên giường, vung tay khiến màn tơ bay lên như hơi nước khuấy động.

Một khắc trước trong lòng Bùi Lăng còn đang run sợ, vô cùng sợ hãi, ngay sau đó cảm thấy sự sảng khoái vô cùng mãnh liệt như biển giận sóng to tăng vọt!

Ngoại trừ bên ngoài đạo thể, vị ngon cực hạn cũng bộc phát trong thần hồn của hắn.

Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy đạo thể và thần hồn của mình đều thoải mái vạn phần, trong tối tăm như muốn lập địa phi thăng.

Màn tơ như núi mây biển sương, dòng nước xiết phiêu đãng, nến đỏ trên bàn cháy hừng hực, trong khoảnh khắc từng đóa hoa đèn nở rộ giữa hư không.

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng phấn chấn, đã quyết định lần ủy thác này kết thúc, có thể cho hệ thống một cái khen ngợi hai sao...

Còn chưa suy nghĩ hết, "Bản nguyên", đại đạo, pháp tắc, kiến thức có liên quan đến "Thủy" khó mà tính toán ầm vang tràn vào đầu óc hắn...

Khí tức của Bùi Lăng tiến thêm một bước tiêu thăng, thể xác tinh thần đều vào cực lạc...

Mặt trăng lặn mặt trời lên, thời gian luân chuyển, một ngày trôi qua rất nhanh.

Trên đảo hoang, cửa sổ lầu nhỏ đóng chặt, vết cháy giăng khắp nơi, cùng cỏ cây sụp đổ chỗ nào cũng có lại không che đậy được khí tức vui mừng.

Trong lâu, váy áo tán loạn, châu trâm ngang dọc.

Giường êm, cái bàn, bàn nhỏ, bàn dài... Đều chồng chất dồn dập.

Trên chủ vị, một đôi hỉ nến đỏ chót ở hai đầu bàn dài đã thiêu đốt gần như không còn.

Giọt nến nhao nhao, uốn lượn như châu.

Lúc này, dưới màn tơ nửa cuốn, Long Hậu một tay chống má, tóc dài như mây rủ xuống như thác nước, uốn lượn đầy giường như gợn sóng tỏa ra ánh sáng lung linh, thấp thoáng yểu điệu.

Hai gò má nàng ửng hồng, lông mi dài cụp xuống, trong đôi mắt đen láy có sóng ánh sáng bắn tung tóe như mặt biển lay động, gió bão tản ra, lăn tăn chưa tán, môi đỏ đang đóng mở, tiếng nói lười biếng truyền âm cho Giao Nhân thị nữ: "Đợi thêm ba ngày..

Ở bên cạnh nàng, khí tức quanh người Bùi Lăng lưu chuyển, luồng khí tức như tiên không phải tiên, như hạt giống sau mưa xuân, sinh cơ cuồn cuộn vận sức chờ phát động, dường như sẽ phá đất mà lên, nảy mầm mới bất cứ lúc nào!

Lần này, Bùi Lăng không lập tức thi triển (Quy Khứ Lai Hề], mà bị hệ thống điều khiển đột nhiên đứng dậy, sau đó tiên lực chầm chậm vận chuyển, mười vòng mặt trời huy hoàng lập tức dâng lên từ đỉnh đầu!

Ánh sáng vàng ròng chiếu cả lâu các thành một mảnh trắng thuần túy.

Từng vân triện còn sót lại trong tiên trận trên đảo hoang cố hết sức sáng lên, một khắc sau đó đã bị Đại Nhật chân hỏa đập vào mặt đốt sạch.

Trong sóng nhiệt cuồn cuộn, một vòng mặt trời loá mắt nhất, ánh sáng của nó vạn trượng, khí tức vô cùng hừng hực, có thể thấy rõ ràng một con Kim Ô ngủ say ở bên trong, màu lông như là vàng ròng lưu động, trên dưới cả người tiêu tán ra uy áp cuồn cuộn, khí tức nóng bỏng bá đạo ngang ngược mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng như muốn đốt hết vạn vật.

1088 chữ

Chương 3092: Long Vương!

Chín vòng mặt trời còn lại cũng huy hoàng chói mắt, chỉ có điều so sánh với vòng mặt trời có Kim Ô nghỉ lại, lại hơi có vẻ ảm đạm, uy năng không bằng.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa tay trực tiếp nắm lấy môi đỏ của Long Hậu.

Ngay sau đó, chín vòng mặt trời không có Kim Ô nghỉ lại kia lập tức sắp xếp thành đội, hóa thành lưu quang liên tiếp bay vào trong miệng Long Hậu!

Liên tục nuốt chín mặt trời, Tự Hàn Ung chỉ hơi khó chịu nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Nàng hơi nghiêng người, sau đó mở ra môi đỏ với Bùi Lăng.

Lúc này, Bùi Lăng đang nghi ngờ thao tác của hệ thống, chợt thấy trên dưới cả người đột nhiên chấn động!

Chợt, sự thoải mái khó nói lên lời, vị ngon vô cùng mãnh liệt đồng thời cuốn tới.

Hắn lập tức cảm thấy hài lòng, mặc dù không biết vì sao hệ thống lấy ra mười mặt trời, nhưng rất rõ ràng có liên quan với tiên lộ.

Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng bị hệ thống điều khiển, lại thi triển ra [Quy Khứ Lai Hề...

Khí tức quanh người Bùi Lăng lại bành trướng, tiến vào một trăm lẻ tư trận đạo kiếp.

Cự mộc chín sợi dây leo hùng vĩ vặn xoắn thẳng vào vòm trời.

Từng tia từng sợi tiên khí mơ hồ tràn ngập, như mây như sương, bao phủ nguy nga.

Phía trên Kiến Mộc, bóng dáng Bùi Lăng lại xuất hiện.

Không do dự chút nào, hắn lại thi triển tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này.

Giữa trời trong xanh có kiếp vẫn liên miên, lôi đình cuồn cuộn tới.

Kiếp lôi kinh khủng đánh xuống, trận đạo kiếp thứ một trăm lẻ tư bắt đầu hóa hư làm thật...

Hồng hoang.

Sóng biếc mênh mang, ánh sáng lăn tăn chiếu rọi Thuỷ tinh cung, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy áp vạn dặm.

Hậu điện.

Cửa sổ đóng chặt, rèm châu buông xuống.

Trên cung điện vàng son lộng lẫy, Long Hậu mặc cung trang thủy lam dệt kim, tóc búi cao như mây, châu trâm từng đống, dáng vẻ tùy ý ngồi bên mép giường thêu.

Vân triện trên bốn vách tường sáng tắt, phù lục bốc lên.

Vô số cấm chế chầm chậm vận chuyển, khí tức tiên trận phong tỏa phương thiên địa này từng tầng, không để lộ ra chút nào, không để ngoại giới nhìn trộm một chút.

Ở trước mặt Tự Hàn Ung có một ao nước xây từ linh ngọc.

Trong hồ sắc nước xanh ngọc như phỉ thúy to lớn không tì vết.

Lúc này, trên hồ mây mù bốc lên như núi biển cuồn cuộn, hiện ra một bóng dáng nguy nga.

Hắn ta loại người, trán mọc sừng rồng vàng ròng, cổn miện uy nghiêm, lữ châu rủ xuống như màn che đậy khuôn mặt.

Lúc đứng chắp tay có khí thế thẳng tắp giữa thiên địa, dường như trong toàn bộ càn khôn, vạn vật chúng sinh đều bé nhỏ, chỉ có hắn ta vĩ ngạn bất hủ.

Long Hậu ngước mắt nhìn bóng dáng trong mây mù, vẻ mặt bình tĩnh, tiếng nói nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Bóng dáng kia tiếng nói trầm thấp, không che đậy vẻ uy nghiêm, nói: "Ngươi đã bắt hai tên Đại Nhật Kim Ô?" Long Hậu khẽ lắc đầu, châu xuyên bên tóc mai nhẹ lay động, chiết xạ lấm ta lấm tấm tia sáng lạnh, chiếu rọi dung nhan như ngọc: "Bản cung chỉ bắt một người"

"Là tên gọi là Chu Hi tiểu bối" Bóng dáng kia hỏi tiếp: "Còn có một tên gọi là Đan Hi tiểu bối, ngươi có biết vị trí của nàng?"

Dan Hi?

Long Hậu hơi suy nghĩ một chút, chẳng mấy chốc đã nhớ tới chuyện lúc trước...

Trên Vạn Tiên hội, Đan Hi này khiêu khích uy nghiêm Long tộc, làm mấy người "Yểu Du" chịu thua thiệt không nhỏ, nàng đã để Long Quy dưới trướng ra tay, dạy dỗ tiểu bối kia một lần.

Sau khi bộ tộc Kim Ô hạ giới đã bắt đầu bộc phát đại chiến với Long tộc và rất nhiều tộc phụ thuộc Long tộc...

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Long Hậu bình thản nói: "Không biết"

Nói xong, Tự Hàn Ung bưng linh trà trước mặt lên nhàn nhạt uống một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh không lay động, lại không có bất kỳ giải thích gì.

Hai tộc đã khai chiến, nàng là Long Hậu Long tộc không thể nhượng bộ!

Hôm nay, dù phu quân tự mình đến đây hòa giải, cũng phải để bên Kim Ô tộc kia lùi bước trước mới được!

Bóng dáng trong mây mù trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Lần này bổn vương liên hệ với hạ giới, cũng không phải vì chút việc nhỏ của Kim Ô tộc.

"Hiện tại bốn vị kia đã chính thức giao thủ"

"Bây giờ dù là bổn vương hay vị Kim Ô tộc kia đều muốn.."

"Sánh vai cùng bốn vị kia!"

"Tranh đấu giữa thế hệ nhóc con, chỉ cần những huyết mạch đích hệ kia không chết là được!"

"Tiếp theo, kính xin Tử Đồng nắm giữ tốt chừng mực"

Nghe vậy, Tự Hàn Ung hơi ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng lập tức hỏi: "Ngươi đã gặp mặt vị Kim Ô tộc kia?"

Bóng dáng trong mây mù bình tĩnh nói: "Không sai!"

Tự Hàn Ung lập tức hiểu được, mặc dù hiện tại phu quân và vị Kim Ô tộc kia không hạ giới, nhưng lực chú ý vẫn không hề rời khỏi bốn vị kia!

Hiện tại, tất cả con đường thành Tôn đều bị bốn vị kia phá hỏng!

Dù là Long Vương Long tộc hay vị Kim Ô tộc kia có thực lực mạnh hơn, tích lũy sâu nặng, cũng chỉ có thể xưng "Vương" không cách nào thành Tôn!

Bây giờ, bốn vị kia đều đã khai chiến, chỉ cần bất kỳ một vị nào rơi vào thế yếu ngắn ngủi, chính là thời cơ của đám "Vương" bọn họ!

Chỉ sợ, không chỉ Long Vương và vị Kim Ô tộc kia, tất cả "Vương" trong chư thiên vạn giới đều đang đợi thời cơ này!

1080 chữ

Chương 3093: Long Vương! (2)

Bởi vậy, hiện tại hai tộc hạ giới khai chiến, dù là Long Vương hay vị Kim Ô tộc kia đều không có hứng thú!

Chỉ cần mười đầu Đại Nhật Kim Ô ở phương thế giới này bất tử, chỉ cần huyết mạch đích hệ Long tộc hạ giới lần này không vong, biểu tượng hai tộc trong chư thiên vạn giới không bị dao động, dù toàn bộ hồng hoang loạn thành dáng vẻ gì, đều chỉ là chuyện nhỏ với Long Vương và vị Kim Ô tộc kia!

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung lập tức nói: "Muốn sánh vai cùng bốn vị kia, biểu tượng của chúng ta đều không đủ!"

"Hiện tại chỉ có hai con đường mở rộng biểu tượng"

"Thứ nhất là siêu thoát trong thời gian; thứ hai là siêu thoát trong trật tự"

"Về siêu thoát trong thời gian, nhất định phải để lại biểu tượng trong quá khứ và tương lai"

"Chúng ta không thiếu biểu tượng quá khứ, nhưng biểu tượng tương lai cần chờ vị kia rơi vào thế yếu mới có cơ hội!"

"Siêu thoát trên mặt trật tự, cần chư thiên vạn giới đều hóa thành trạch quốc trong mưa!"

"Điều này cần nhất thống vạn giới, trở thành Tiên Vương vạn giới!"

"Vạn giới chung chủ!"

"Hơn nữa, phải đợi vị trong trật tự kia rơi vào thế yếu, mới có thể bắt đầu!"

Bóng dáng trong mây mù nhẹ gật đầu, bình thản nói: "Bốn vị kia không thể phân ra thắng bại nhanh như vậy"

"Hơn nữa, dù có vị nào rơi vào thế yếu ngắn ngủi, cũng có thể nhanh chóng ổn định tình hình"

"Chúng ta muốn mở rộng biểu tượng, mặc kệ lựa chọn một con đường nào, thời cơ đều là trong chớp mắt"

"Bổn vương và vị Kim Ô tộc kia đã hẹn xong"

"Hai con đường chọn một "Con đường tộc ta là đi tương lai lưu lại biểu tượng"

"Kim Ô tộc chọn chinh phục chư thiên, nhất thống vạn giới!"

Nghe đến đó, Tự Hàn Ung không còn ngạc nhiên.

Mặc dù từ trước đến nay những súc sinh lông lá Kim Ô tộc kia cuồng vọng ngu xuẩn, nhưng thực lực của bộ tộc Kim Ô thật sự có thể sánh ngang với lực lượng Long tộc.

Nếu hai đại tộc quần lựa chọn cùng một con đường... Một khi đôi bên xảy ra tranh đấu, khả năng lớn nhất là lưỡng bại câu thương, Vương hai tộc cũng không chiếm được Tôn vị!

Nghĩ đến đây, Tự Hàn Ung nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Nói cách khác, bản cung phải nhường quyền hành phương thế giới này cho bộ tộc Kim Ô?"

Bóng dáng trong mây mù nói: "Bộ tộc Kim Ô sẽ nhượng bộ ở trên con đường năm tháng"

"Tộc ta thì phải nhượng bộ trên con đường trật tự"

"Thế nhưng, hiện tại bổn vương chỉ sớm thông báo cho Tử Đồng"

"Bây giờ bộ tộc Kim Ô còn chưa có Tiên Vương hạ giới.

"Tử Đồng có thể tiếp tục làm việc dựa theo kế hoạch lúc trước của ngươi"

"Chỉ cần huyết mạch đích hệ Kim Ô tộc bất tử, có một vài loại chinh phạt không cần để ý"

Tự Hàn Ung trầm ngâm nói: "Khi nào Tiên Vương Kim Ô tộc hạ giới?"

Bóng dáng trong mây mù nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trong mấy ngày này"

Tự Hàn Ung thản nhiên nói: "Bản cung đã biết.

Chẳng mấy chốc, mây mù tán đi, bóng dáng biến mất.

Ao nước xanh ngọc lại khôi phục vẻ tinh khiết như phỉ thúy.

Cách giới truyền âm kết thúc, Tự Hàn Ung tâm niệm vừa động, rất nhiều cấm chế, tiên trận quanh mình được giải trừ.

Rèm châu tự cuốn, cửa sổ hậu điện cũng chầm chậm mở ra.

Long Hậu quay đầu nhìn ra ngoài điện, tiếng nói bình thản: "Tiến đến Ngay sau đó, thị vệ Thủy tộc chờ đợi bên ngoài đã lâu cúi đầu đi vào bên trong, cung kính hành lễ nói: "Nương nương!"

"Đầu Kim Ô bị giam giữ gần đây nhiều lần nói năng lỗ mãng trong ngục, nhiều lần làm nhục huyết mạch Chân Long, ương ngạnh tùy tiện, cực kỳ vô lễ!"

"Yểu Du công chúa điện hạ và vương tử vương nữ chư tộc đều bị nàng lặp đi lặp lại chọc giận, muốn tự mình ra tay, xử trí đầu Kim Ô không biết tốt xấu kia!"

"Nhưng trước đó nương nương đã phân phó chỉ tạm thời đầu Kim Ô kia giam giữ, ngoài ra không cần nhiều chuyện, vì vậy ngục tốt không dám chuyên quyền, chưa đồng ý để chư vị điện hạ tiếp xúc với nàng"

"Chỉ có điều, Kim Ô kia càng ngày càng càn rỡ, thậm chí bây giờ đã nói lời lẽ rất bất kính nương nương"

"Tình hình như thế, kính xin nương nương chỉ thị"

Tự Hàn Ung bình thản lắng nghe, vừa rồi ý của Long Vương là trước khi vị Tiên Vương Kim Ô tộc kia hạ giới, bất cứ chuyện gì trong toàn bộ hồng hoang đều do nàng làm chủ.

Nhưng sau khi vị Tiên Vương Kim Ô tộc kia hạ giới, nàng sẽ phải trở về thượng giới, giao quyền hành phương thế giới này cho Tiên Vương Kim Ô tộc...

Nhưng Long tộc và Kim Ô tộc khai chiến, xét đến cùng là tên "Đan Hi" tiểu bối Kim Ô tộc kia khiêu khích trước, nếu trực tiếp nhượng bộ như thế, rất nhiều tộc quần ở phương thế giới này đều nhìn thấy, chẳng phải thể hiện ra Long tộc sợ Kim Ô tộc?

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung lập tức có quyết định.

Ngay trước khi tên Tiên Vương Kim Ô tộc kia hạ giới, phải tự mình ra tay bắt những Đại Nhật Kim Ô còn lại!

Sau đó, chia ra giam giữ bọn họ trong tù.

Đợi đến khi Tiên Vương Kim Ô tộc hạ giới, để hắn ta chậm rãi cứu từng người ra!

Thế là, Tự Hàn Ung từ tốn nói: "Bản cung đi xem một chút"

Thị vệ Thủy tộc lại hành lễ: "Vâng"

Hồng hoang.

Đáy biển.

Từng cột trụ thanh đồng đứng sừng sững, trên thân phù lục sáng tắt, trên trụ có vân triện như dệt.

1105 chữ

Chương 3094: Long Vương! (3)

Lực lượng vô hình vẫn giam cầm lại phương không gian này, lít nha lít nhít xiềng xích xanh đậm nhô ra từ cột trụ thanh đồng giống như mạng nhện, vẫn trói buộc một đầu Kim Ô to lớn.

Trật tự thuộc về "Thủy" cuồn cuộn tới từ bốn phương tám hướng, không ngừng áp chế Đại Nhật chân hỏa bay vút lên quanh người Kim Ô.

Ung uc... Ung uc... Ung uc ung uc...

Tiếng nước sôi vang vọng quanh mình.

Hơi nước nặng nề bừng bừng mà lên.

Nước biển trút xuống đều bốc hơi trong nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, hóa thành sương mù cuồn cuộn, tiếp theo tiêu tán trống không.

Hai cánh Kim Ô kiệt lực vung vẩy, trong đôi mắt vàng ròng có ánh lửa hừng hực như muốn đốt hết toàn bộ hải vực.

"Rắn xấu hói đầu!"

"Ngay cả lông vũ cũng không có, đồ trần trùng trục xấu xí! Bản tướng không khác súc sinh chưa từng khai hóa, không biết che đậy thể xác chút nào!"

"Loại súc sinh vô trí này, trước kia mỗi ngày bản tọa đều phải ăn trên mười vạn tám ngàn đầu!"

Chu Hi vừa chửi ầm lên vừa liều mạng giãy giụa, xiềng xích xanh đậm bị lực đạo to lớn khẽ lay động, va đập vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề.

Khí tức quanh người nàng trào lên, Đại Nhật chân hỏa lặp đi lặp lại bộc phát muốn tránh thoát giam cầm, nhưng cấm chế của Tự Hàn Ung cực kỳ cường đại.

Cho dù tiếng động cực lớn, lít nha lít nhít phù lục sáng tắt, tất cả bộc phát đều không làm nên chuyện gì, từ đầu đến cuối Chu Hi không cách nào tránh thoát trói buộc.

Thấy đầu Đại Nhật Kim Ô này càng mắng càng khó nghe, thị vệ Thủy tộc cầm trường kích trong tay, đứng như rừng bên ngoài cột trụ thanh đồng lập tức giận dữ quát lớn: "Đã bị cầm tù cũng dám phát ngôn bừa bãi!"

"Long tộc uy áp chư thiên vạn giới, sao có thể để loại súc sinh lông lá như ngươi.."

Còn chưa nói hết câu, Chu Hi đột nhiên quay đầu, đôi mắt vàng ròng lạnh lùng khóa chặt thị vệ Thủy tộc kia, không chút khách sáo nói: "Chỉ là chó săn của Trường Trùng tộc cũng xứng nói chuyện với bản tọa?"

"Một con chó hoang, tư chất quê mùa, còn không bằng con heo là huyết thực của phàm nhân!"

"Bản tọa lột da của ngươi ra, ném cho Phù Tang làm phân bón, cũng là vinh quang vô thượng của toàn bộ tộc quần ngươi!"

Thị vệ Thủy tộc tức giận nói: "Ta là huyết mạch vương thất Giao tộc, chấp chưởng tiên chức, có được bản nguyên, đã là chính tiên...

Chu Hi trực tiếp ngắt lời: "Mặc dù một tộc rắn xấu xí không chịu nổi như súc sinh chưa khai hóa, nhưng dù sao cũng là đại tộc có chút danh tiếng"

"Có Trường Trùng tộc nâng đỡ, dù là một con heo phàm tục, tu luyện mấy ngàn năm cũng có thể trở thành Tiên Quan chưởng đạo!"

"Ngươi tu luyện mấy ngàn năm mới là chính tiên, ngay cả heo cũng không bằng!"

"Nói ngươi là chó hoang, đúng là sỉ nhục chó hoang.

Chu Hi nói rất nhanh, có lý có cứ, một tràng lời nói đúng là logic nghiêm ngặt, hợp tình hợp lý, thị vệ Thủy tộc trực tiếp bị chửi đến bối rối, cánh tay nắm lấy trường kích cũng hơi run lên, há miệng lắp bắp, lại tức giận đến không thể nói năng lưu loát.

Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm: "Tất cả lui ra"

Tất cả thị vệ lập tức lấy lại tinh thần, là Long Hậu!

Trong đáy biển xa gần, lần lượt có từng bóng dáng nhao nhao quỳ gối: "Vâng! Nương nương!"

Nói xong, tất cả thị vệ nối đuôi nhau rời đi, toàn bộ phương hải vực này lập tức không còn sinh linh gì khác.

Trong cột trụ thanh đồng, vừa nãy Chu Hi còn kiêu căng phách lối, lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, nhưng lửa giận cuồn cuộn trong mắt nàng lại không giảm chút nào.

Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp cung trang thủy lam dệt kim chậm rãi đi ra từ trong nước biển.

Nàng tiên tư dật mạo, nghi thái vạn phương, trong đoan trang có vẻ uy nghi tự nhiên, chính là Long Hậu Tự Hàn Ung.

Thấy Long Hậu xuất hiện, Chu Hi lập tức giận dữ quát: "Long Hậu!"

"Ngươi nhốt Đan Hi muội muội ở chỗ nào? !"

"Đừng tưởng ngươi là Tiên Vương thì có thể muốn làm gì thì làm!"

"Tộc ta cũng có Tiên Vương, ít ngày nữa sẽ hạ giới, nếu Long tộc dám gây bất lợi cho Đan Hi muội muội, tộc ta nhất định trả thù gấp trăm lần!"

Tự Hàn Ung từ tốn nói: "Hiện tại Long tộc chỉ bắt một Kim Ô"

"Chính là ngươi Chu Hi lập tức hừ lạnh một tiếng: "Không có khả năng"

"Tình Hi đã đến hỏi Hắc Dạ chi chủ, Đan Hi bị Long tộc các ngươi bắt đi!"

Hắc Dạ chi chủ?

Tự Hàn Ung ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức lắc đầu.

Hắc Dạ chi chủ là danh hiệu của vị chấp chưởng "Hỗn Độn" kia.

Đối phương biết được tất cả chuyện trong đêm tối, có thể thực hiện nguyện vọng của bất kỳ sinh linh gì...

Thế nhưng, tất cả người có thể đi gặp vị kia đều chỉ có vẻ bề ngoài, nhìn như chính xác, thật ra kết quả quái đản vặn vẹo... Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung cũng lười giải thích điều gì, bình thản nói: "Bản cung không thích nói nhảm, Kim Ô tộc đã dám khiêu khích uy nghiêm Long tộc, vậy phải chuẩn bị trả giá thật lớn...

Đang nói, nàng chợt thấy trong cổ nghẹn lại, sau đó một vòng mặt trời huy hoàng lập tức bay ra từ trong miệng nàng!

Vòng mặt trời này huy hoàng rực rỡ, ánh sáng vạn trượng, vừa xuất hiện đã chiếu đáy biển vốn u ám lạnh lẽo trở nên rõ ràng rành mạch!

Mặt trời treo cao, ánh sáng chói mắt, khí tức hừng hực tiêu tán bốn phương, vô cùng chói mắt.

1080 chữ

Chương 3095: Huyết mạch của ai?

Nhìn tình cảnh này, Tự Hàn Ung ngẩn ngơ, chợt nhớ đến vòng mặt trời này đã có từ vài ngàn năm trước, lúc đó nàng một kết làm phu thê với một thiếu niên phàm nhân, khi hầu hạ tên thiếu niên phàm nhân kia, tên thiếu niên kia đã đút cho nàng...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Long Hậu đột nhiên giật mình!

Kết làm phu thê với thiếu niên phàm nhân?

Hầu hạ thiếu niên phàm nhân?

Sao nàng lại làm loại chuyện này? !

Trong chốc lát Tự Hàn Ung nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, chẳng mấy chốc đã nhớ tới chi tiết lúc trước...

Lúc ấy nàng thích âm nhạc, lúc hạ giới lâm trần bị tiếng đàn của tên thiếu niên phàm nhân kia hấp dẫn, không chỉ hầu hạ tên thiếu niên phàm nhân kia, còn dùng miệng... Ngay lúc Long Hậu chìm vào hồi ức quá khứ, vòng mặt trời kia đã thản nhiên bay vào trong cấm chế, ánh sáng huy hoàng bao phủ toàn bộ thể xác Kim Ô, Chu Hi đã bị cấm chế trùng điệp trói buộc, không cách nào phản kháng hoàn toàn bị nuốt hết.

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Lầu nhỏ.

Trong phòng, màn tơ tung bay như biển mây chập trùng, Bùi Lăng bào phục tán loạn, ngồi xếp bằng trên giường êm, đàn đặt ngang đầu gối, mười ngón gảy dây đàn, tiếng đàn róc rách như nước chảy phát ra từ trong lòng bàn tay của hắn.

Diệu âm lay động, truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu.

Mỗi một góc trong sơn thủy đều có tiếng ca trong veo, vang lên xa xăm: "Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh..."

"Tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà.."

Trong tiếng ca du dương, một sợi vàng ròng rủ xuống từ đầu vai Bùi Lăng.

Tự Hàn Ung nghiêng mặt, lông mi dài run rẩy như cánh bướm nghỉ lại trong mưa gió.

Hai tay hoàn toàn trượt ra từ trong váy dài, màu da trơn bóng như oánh nhuận sáng ngời, xếp chồng lên như quỳnh chi đan xen, vòng quanh cổ Bùi Lăng, thể xác yểu điệu như đắp lên từ tuyết, mỹ ngọc không tì vết, không có chút khe hở nào nằm ở trên lưng Bùi Lăng.

Quần áo vạt áo có gót ngọc như cọng hành, lại như cành liễu buông xuống mặt nước trong ngày xuân, lúc gió mềm thổi qua lại nhẹ nhàng lay động, tản ra từng vòng gợn sóng kiều diễm trên mặt nước mềm mại.

Cũng như khuẩn rêu trong hồ duyên dáng yêu kiều giữa trời hè, có chim bay lướt qua, cánh hoa màu đỏ trắng bay lả tả, cũng tạo ra gợn sóng xanh ngọc, nếp uốn chập trùng trên mặt nước.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tiếp tục chuyên tâm đàn tấu (Thanh Khâu khúc], thể xác lại như đám mây, như lập tức chìm vào một cái bọc cực kỳ mềm mại cũng cực kỳ thoải mái nào đó, sự niềm nở và khoái ý khó nói lên lời trùng điệp bốc lên.

Hắn cảm thấy đạo thể và thần hồn của mình đều đang leo lên trong tối tăm vô hạn.

Núi nối liền một tòa lại một tòa, sau đỉnh núi còn có đỉnh núi.

Khí cơ quanh người Bùi Lăng chầm chậm dâng lên, tu vi trong cơ thể như đại dương mênh mông sôi trào, lăn lộn không ngớt, chảy xiết gào thét.

Một trăm lẻ tư kiếp!

Đột nhiên, khí tức của hắn lại tăng trưởng.

Trong hư không sau lưng, một đạo thanh khí đột nhiên xuất hiện, bên trong có một vệt ánh sáng vô cùng hừng hực, như muốn đốt sạch chư thiên vạn giới, khí tượng hùng vĩ, huy hoàng!

Ngay sau đó, thanh khí lập tức thu hồi, chui vào trong cơ thể hắn.

"Leng keng! Hệ thống thành công góp nhặt một vòng mặt trời cho ngài."

"Leng keng! [Chi nhánh thăng tiên thứ nhất: Mười mặt trời giữa bầu trời] tiến độ: 20%...

Tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống đột nhiên vang lên bên tại Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, lại góp nhặt một vòng mặt trời?

20%?

Điều này...

Là thu thập thế nào?

Thu thập mặt trời ở đâu?

Trong lòng hắn thấy khó hiểu, chưa tiếp tục suy nghĩ, cành liễu rủ xuống mặt nước đột nhiên tăng nhanh tốc độ; chim bay lướt ngang hồ sen cũng như nhận lấy hoảng sợ... Cuồng phong mưa rào lay động vô số khói liễu, nước trong và gợn sóng trên mặt nước, gợn sóng có to có nhỏ như vô cùng vô tận; trăm tước sợ bay, khuẩn rêu đầy hồ thướt tha múa, hương thơm thanh khiết tản khắp, cánh hoa khó mà tính toán bay xuống như mưa, phấn hồng phấn trắng bay lả tả....

Một cảm giác thoải mái vô cùng mãnh liệt lập tức truyền khắp trên dưới cả người Bùi Lăng.

Hắn lập tức mừng rỡ, suy nghĩ trước đó cũng không có cách nào tiếp tục.

Tự Hàn Ung cũng hơi thở dốc, môi đỏ nhẹ há, thổ khí như lan đều phả vào trong tai Bùi Lăng.

Lầu nhỏ vắng vẻ, trang trí thanh nhã, còn sót lại đồ trang trí đỏ chót như ngọn đuốc, đốt lên cả lâu các.

Ý nhiệt liệt tràn ngập phương thiên địa này.

Tiếng đàn tranh tranh vẫn còn tiếp tục, nước chảy róc rách, có tiếng động thoải mái, tiếng sột soạt không ngớt. Khí tức quanh người Bùi Lăng cường thịnh vô song, như danh kiếm chầm chậm ra khỏi vỏ, ý mờ mịt, cao xa như hạt giống sắp nảy mầm, giấu kín ở sâu trong thể xác hắn đang ngo ngoe muốn động.

Bị hệ thống điều khiển, chẳng mấy chốc hắn lại thi triển [Quy Khứ Lai Hề).

Khí cơ biến ảo, số lượng đạo kiếp lại tăng lên một kiếp.

Từ một trăm lẻ tư kiếp, đạt đến một trăm lẻ năm kiếp!

Cảnh tượng trước mắt ầm vang biến ảo.

Cự mộc lồng lộng hiện ra trước mắt, tiên khí như núi mây biển sương gào thét tới, trong chớp mắt như sóng to gió lớn nuốt hết Bùi Lăng.

1060 chữ

Chương 3096: Huyết mạch của ai? (2)

Từng tia từng sợi linh cơ thấm vào bên trong, Bùi Lăng không hề chậm trễ chút nào, tiếp tục đánh ra pháp quyết, thi triển (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên).

Kiếp vân hội tụ trên trời cao, âm ảnh to lớn bao phủ toàn bộ Kiến Mộc, sấm sét vang dội, uy áp huy hoàng tản khắp thiên địa.

Rầm rầm rầm..

Lôi đình như thác nước, cuồn cuộn vô tận.

Hồng hoang.

Kình sóng vạn trượng, Thuỷ tinh cung yên tĩnh đứng sừng sững.

Đáy biển.

Bên cạnh cột trụ thanh đồng, Tự Hàn Ung váy áo tung bay, tản ra như sóng biển tới lui, càng làm nổi bật nhã thái nghiên tư, đoan trang uy nghiêm.

Lúc này, nàng cau hàng lông mày kẻ đen, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy mờ mịt, đang nhớ lại từng chuyện cũ đã từng vô cùng hoang đường...

Lúc ấy, chẳng những nàng dùng miệng, hơn nữa còn dùng chân...

Loại việc này căn bản không có khả năng xảy ra!

Nhưng nàng đã làm!

Hơn nữa, toàn bộ quá trình đều là nàng tự nguyện!

Thậm chí từ đầu tới đuôi tên nhân tộc kia không nói một câu!

Lúc đó, rốt cuộc nàng thế nào?

Thân là Long Hậu Long tộc, sao phóng túng hoang dâm như thế?

Không được!

Nhất định không thể để bất kỳ sự tồn tại nào biết chuyện này!

Nếu không, mặt mũi Long tộc, uy nghiêm Long tộc đều phải mang đi quét rác, trở thành trò cười của chư thiên vạn giới!

Kia là việc vài ngàn năm trước, cũng không biết tên nhân tộc kia còn sống hay không...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Long Hậu lập tức kịp phản ứng, tên nhân tộc kia không phải người lần trước một mình xông vào Thủy tinh hành cung?

Tình huống lúc đó...

Nhân tộc này đánh tới cửa, yêu cầu Long tộc trả lại thê tử và hài tử của hắn.

Lúc đó nàng và tiểu công chúa "Yểu Nguyệt" bị Long Vương giam lỏng trong thâm cung, không cách nào gặp mặt nhân tộc này, chỉ có thể nghe tâm phúc cung nhân tự mình truyền lại đôi câu vài lời.

Nghe đồn Long Vương ngu ngốc vô đạo, ghen ghét nàng và nhân tộc này lưỡng tình tương duyệt, vì vậy không cho phép nhân tộc và nàng còn có "Yểu Nguyệt" một nhà đoàn viên, bày ra đủ loại cửa ải, cạm bẫy, gây khó khăn đủ đường...

Cũng may nhân tộc này hào hùng cái thế, cảm động rất nhiều Giao Long, Giao Nhân trong Long cung, âm thầm bôn tẩu, trợ giúp hắn lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn...

Thậm chí nàng còn sinh trưởng nữ "Yểu Du" vì hắn, cũng không nghe theo Long Vương mê hoặc, toàn tâm toàn ý nhìn về phía nhân tộc thắng bại...

Nghĩ đi nghĩ lại, Tự Hàn Ung đột nhiên giật mình thấy không đúng.

Những hồi ức mà nàng vừa nhớ ra, thật sự là việc xảy ra trong lần trước tên nhân tộc kia một mình xông vào Thuỷ tinh cung Long tộc?

Có vẻ như chỗ nào đó có vấn đề?

Không phải phu quân Long Vương vẫn luôn ở thượng giới, chưa từng lâm trần sao? Sao có thể tự mình tọa trấn Thuỷ tinh cung, làm khó dễ nhân tộc này?

Phu quân không hạ giới, toàn bộ Thuỷ tinh cung có ai có thể giam lỏng đường đường một Long Hậu? Ngoài ra, "Tiềm Mang", "Yểu Du", "Yểu Nguyệt", nàng sinh ra ba đưa con nối dõi này, rốt cuộc là huyết mạch Long Vương? Hay là tên nhân tộc kia?

Tự Hàn Ung đột nhiên cảm thấy ký ức hơi mơ hồ, nàng không nhớ rõ "Tiềm Mang", "Yểu Du" còn có "Yểu Nguyệt" là huyết mạch Long Vương, hay là nàng và tên nhân tộc kia sinh ra...

Ngay lúc này...

Oanh! !

Một tiếng vang kinh thiên động địa, Đại Nhật chân hỏa cuồn cuộn như biển, cuồn cuộn rơi xuống từ trên trời cao.

Tạch tạch tạch... Tiếng cấm chế kịch liệt vỡ tan vang lên, sương trắng như sa dâng lên từng tầng.

Nước biển khó mà tính toán lập tức bốc hơi không còn!

Thuỷ tinh cung vốn khói sóng chen chúc, lập tức dâng lên vô số vân triện, cách trở nhiệt độ cao trước nay chưa từng có tới gần, cung điện óng ánh sáng long lanh chiết xạ ngàn vạn ánh sáng như muốn nóng cháy chảy xuôi, hoàn toàn hòa vào phương hải vực này!

Tám bóng dáng hình thể khổng lồ, lông vũ sáng chói như vàng ròng, mang theo khí tức chân hỏa dày đặc như mặt trời rơi gấp, ầm vang giáng lâm nơi ở hành cung Long tộc!

Ngay sau đó, tiếng gào thét tràn ngập tức giận vang vọng toàn bộ phương thiên địa này: "Thân không mảnh lông vũ, rắn xấu khó coi!"

"Giao Chu Hi còn có Đan Hi ra!"

"Chu Hi cũng tốt, Đan Hi cũng được, nếu bất kỳ ai trong số bọn họ rơi mất một sợi lông chim nào, chúng ta sẽ đốt sạch hang ổ toàn bộ Trường Trùng các ngươi! !!"

"Hiện tại chúng ta đã đốt đi rất nhiều sào huyệt rắn!"

"Trường Trùng tộc đáng chết, nhanh chóng đi ra chiến một trận với chúng ta!"

Từng tiếng nói tràn ngập bạo ngược, cuồng vọng, sát ý, không chút kiêng dè quanh quẩn giữa càn khôn, từng tia từng sợi ánh lửa vàng ròng như lưới tinh mịn từng tầng chụp xuống Thuỷ tinh cung.

Ánh sáng rực rỡ, hoành không vạn dặm, toàn bộ vùng hư không này đã rơi vào một mảnh nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, dường như ngay cả hư không cũng bắt đầu thiêu đốt, hòa tan, vặn vẹo... Bên cạnh cột trụ thanh đồng, Tự Hàn Ung đột nhiên lấy lại tinh thần, còn lại tám đầu Đại Nhật Kim Ô!

Hiện tại là ban ngày, tám đầu Đại Nhật Kim Ô kia có thể tìm được nơi đây cũng không kỳ quái! Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung nhìn về phía Chu Hi trong cấm chế trước mặt.

1100 chữ

Chương 3097: Huyết mạch của ai? (3)

Chỉ thấy nàng đã bị mặt trời mà tên nhân tộc kia đút cho nàng nuốt hết, sau khi vòng mặt trời nuốt vào Kim Ô, ánh sáng càng tăng lên, Đại Nhật chân hỏa như nước chảy, chảy xuôi xuống mỗi một mảnh lông vũ của Chu Hi, không ngừng dung nhập vào mặt trời khiến ánh sáng càng thêm rực rỡ, nhiệt độ càng khốc liệt hơn. Dường như hô hấp, mặt trời chầm chậm nhảy lên đang nhanh chóng lột xác, như muốn hóa thành một vòng mặt trời chân chính, đủ để chiếu rọi thế giới huy hoàng!

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt Tự Hàn Ung bình thản, không có chút thay đổi nào.

Không thể tiếp tục đặt vòng mặt trời này ở nơi đây.

Nếu không, toàn bộ phương hải vực này đều bốc hơi khô cạn, lộ ra ngoài.

Mặt trời vốn nên treo ở trên Phù Tang.

Hoặc là rơi vào trong Ngu Uyên.

Chỉ có điều, làm như vậy tương đương trực tiếp thả tiểu bối Kim Ô tộc này đi.

Trong biển cũng không được, Phù Tang và Ngu Uyên cũng không cần cân nhắc, như vậy...

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung không do dự nữa, lúc này vung ống tay áo một cái, toàn bộ bóng dáng đã biến mất bên cạnh cột trụ thanh đồng, trong chớp mắt xuất hiện phía trên Thủy tinh cung.

Trong hư không, tám bóng dáng to lớn giơ cánh bay xoáy, Đại Nhật chân hỏa vô cùng kinh khủng nhảy nhót trong mỗi một tấc không gian như suối nước vàng ròng chảy xuôi, chiếu rọi chúng sinh vạn vật.

Tám đầu Đại Nhật Kim Ô!

Mỗi một đầu Đại Nhật Kim Ô đều có khí tức bá đạo ngang ngược, như muốn quét ngang vạn dặm, lại đều là Kim Tiên!

Áo bào thủy lam dệt kim khẽ nhúc nhích, Tự Hàn Ung đã xuất hiện trên bầu trời, váy dài nhẹ lũng, đôi mắt xanh thẳm nhìn quanh trái phải.

Thấy Long Hậu xuất hiện, vẻ mặt tám đầu Đại Nhật Kim Ô lập tức vô cùng nghiêm nghị.

Từng đôi mắt vàng ròng có lửa giận hừng hực, như muốn đốt diệt toàn bộ Thuỷ tinh cung Đại Nhật Kim Ô cầm đầu là khổng lồ nhất, trong lúc đập cánh sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ gần hết vòm trời, nàng nhìn chằm chằm Tự Hàn Ung, giận dữ hét: "Long Hậu!"

"Thả Chu Hi và Đan Hi ra!"

Vẻ mặt Tự Hàn Ung lạnh nhạt, cực kỳ bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu: "Được!" Tiếng nói vừa dứt, nàng duỗi ra bàn tay trắng thuần, đánh một trảo vào mặt biển phía dưới.

Mặt biển vốn đang không ngừng bốc hơi, chỉ một thoáng điên cuồng sôi trào như bị đốt lên!

Vòng xoáy có to có nhỏ nhanh chóng sinh ra.

Mặt biển sôi trào mãnh liệt, dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt, một vòng mặt trời huy hoàng sáng chói phân sóng phá sóng, chầm chậm hiện lên trong biển!

Mặt trời không ngừng lên cao, nước biển khó mà tính toán lăn xuống, chấn động toàn bộ mặt biển, trong quá trình này hơi nước mạnh mẽ tản ra khắp nơi, như màn tơ trùng điệp che đậy thiên địa. Chẳng mấy chốc, vòng mặt trời này lên tới phương hướng dưới bàn tay Long Hậu.

Tự Hàn Ung xoay cổ tay một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy, mặt trời lập tức như một quả cúc cầu bị quán chú đầy lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, trong chớp mắt xuyên qua trời cao, biến mất ở chân trời!

Nhìn tình cảnh này, một Kim Ô cả người phủ kín chân hỏa lưu động như lông vũ lập tức dồn dập nói: "Khí tức Chu Hi!"

"Long Hậu!"

"Ngươi đưa Chu Hi đi đâu! ?"

Tự Hàn Ung bình thản nói: "Trong ba thần mộc hồng hoang, Phù Tang ti chức mặt trời mọc, cả cây Tang Mộc thấm vào Đại Nhật chân hỏa vô số năm tháng, đã sớm diễn hóa ra từng tia từng sợi ánh vàng; Tầm Mộc tổ chức mặt trời lặn, mỗi một ban ngày kết thúc đều có mười vòng mặt trời chủ động quay về"

"Chỉ có Kiến Mộc thẳng tắp giữa thiên địa, lại không có chút trang trí nào"

"Bản cung treo tiểu bối kia ở trên Kiến Mộc, vừa hay có thể làm ngọn hoa đăng, trò chuyện trang trí"

"Nhưng Kiến Mộc rộng rãi, kết nối chư thiên vạn giới "Chỉ là một chiếc hoa đăng, vẫn còn thiếu rất nhiều!"

"Các ngươi đã tới, vậy hãy đi theo Chu Hi kia, cùng tô điểm Kiến Mộc!"

Lúc nói chuyện, khí tức Tự Hàn Ung biến hóa, chỉ một thoáng trời cao gió nổi mây phun, gió mạnh phần phật tung hoành giữa thiên địa, trong chớp mắt phong vân biến sắc, hư không chảy ngang!

Trên bầu trời, mười vòng mặt trời huy hoàng lấy tốc độ vô cùng nhanh rơi về phía tây.

Sắc trời như bị thôn phệ nhanh chóng nhạt lại.

Ban ngày vô cùng nóng bỏng lập tức hóa thành đêm tối!

Đây là chức vụ mặt trời lặn của Tầm Mộc!

Kiến Mộc.

Một đạo kiếp lôi cuối cùng đánh xuống, kiếp lực mênh mông như trăm sông đổ về một biển, thật nhanh tràn vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Trời cao tầng mây tán đi, tím xanh biến mất.

Khí tức Bùi Lăng đã đạt đến một trăm lẻ năm trận đạo kiếp!

Hắn bị hệ thống điều khiển, tiếp tục tiến lên phía trước.

Phía trước cỏ cây sum suê, nước chảy róc rách, uốn lượn giữa tiên cơ hiên ngang.

Đột nhiên, trong hư không vang lên sóng âm cuồn cuộn.

Một vòng mặt trời hừng hực xẹt qua chân trời, xuất hiện trước mặt Bùi Lăng!

Vòng mặt trời này ánh sáng rực rỡ, hừng hực chói mắt, mặc dù không so được mặt trời chân chính trên bầu trời, bên trong ẩn chứa trật tự và quy tắc, bá đạo, bạo ngược... Lại như ra từ một nguồn!

Bùi Lăng nhìn vòng mặt trời này, ngẩn ngơ.

Đây là một trong chín vòng mặt trời, lúc hắn bị hệ thống điều khiển đã cho Long Hậu nuốt xuống Bây giờ trong vòng mặt trời này có một Kim Ô màu sắc lông vũ sáng rõ, khí tức bạo ngược đang ngủ say!

1086 chữ

Chương 3098: Huyết mạch của ai? (4)

Nhưng cẩn thận cảm nhận khí tức của vòng mặt trời này lại sinh động như thật, như có thể đụng tay đến, lại ẩn chứa một luồng hàm ý không biết, thâm thúy, mờ mịt...

Vòng mặt trời này không cùng một khoảng thời gian với hắn!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển nhanh chân bước đi, đi thẳng về phía mặt trời.

Bộp, bộp, bộp...

Lúc tiến lên, khí tức quanh người hắn biến ảo.

Loại vô cùng cổ xưa lại vô cùng mạnh mẽ, nặng nề lại nhẹ nhàng; tối nghĩa lại khó lường... Ý mâu thuẫn lặng yên tản khắp.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đến gần vòng mặt trời này.

Pháp tắc trong cơ thể hắn chầm chậm dao động, một luồng lực lượng vô cùng huyền diệu rơi vào phía trên vòng mặt trời này. Mặt trời lập tức lay động, dường như nó chỉ rung động một chút lại như xuyên qua trùng điệp gian nan hiểm trở, thậm chí cả năm tháng cách trở, trong chớp mắt rơi vào trên người Bùi Lăng!

Trong chốc lát, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra điều gì đó...

Nếu đoạn năm tháng này đại biểu "Quá khứ"; hậu thế Bàn Nhai giới đại biểu "Tương lai"; trận chiến hồng hoang đại biểu "Hiện tại"...

Như vậy, lúc này thao tác của hệ thống là thông qua "Tương lai" thay đổi "Quá khứ"!

Lại bố cục trong năm tháng "Quá khứ", thu hoạch thành quả trong "Hiện tại" và "Tương lai"...

"Tương lai" thay đổi "Quá khứ", "Quá khứ" ảnh hưởng "Tương lai"... Đây là chi nhánh thăng tiên thứ hai: (Tranh đấu ván cờ 1!

Hiện tại hắn thu hoạch thành quả con Kim Ô thứ hai, là chi nhánh thăng tiên thứ nhất: [Mười mặt trời giữa bầu trời 1!

Ngoài ra, tất cả chuyện xảy ra giữa hắn và Long Hậu, cùng lúc này leo lên Kiến Mộc, lại là chi nhánh thăng tiên thứ ba: [Thiên đạo chính thống 1!

Hiện tại, hắn bị hệ thống điều khiển đồng thời đi ba đầu chi nhánh thăng tiên!

Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, ánh sáng vạn trượng chầm chậm kiềm chế, vòng mặt trời kia đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể Bùi Lăng, tiến vào trong thức hải của hắn!

Từng tia từng sợi ánh vàng chói mắt tán đi, cảnh tượng trước mắt thay đổi, Bùi Lăng thấy mình lại quay về tiểu lâu trên đảo hoang trong hồ.

Lầu các vẫn yên tĩnh, dấu vết giăng đèn kết hoa vẫn còn.

Hắn ngồi xếp bằng trên giường, [Lăng Ba Hàn Long Cầm] nằm ngang trên đầu gối, mười ngón gảy dây đàn, tiếng nhạc ung dung, đã đến hồi cuối của một khuyết này...

"Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh Theo tiếng ca vang vọng Thanh Khâu, dư âm còn văng vẳng bên tai, thướt tha không đi.

Tự Hàn Ung vẫn nằm trên đầu vai Bùi Lăng, eo nhỏ nhắn chuyển hướng, lập tức đứng dậy cạnh giường, vòng đến trước mặt Bùi Lăng, sau đó nghiêng người ngồi xuống...

Núi mây biển sương mềm mại hội tụ, bao bọc Bùi Lăng từng tầng.

Ngay sau đó, không cần hắn có hành động, Tự Hàn Ung một tay vòng lấy cổ của hắn, một tay đặt trên [Lăng Ba Hàn Long Cầm], ngón tay nhỏ nhắn như măng xoa nắn dây đàn, giữa tiếng nhạc nhỏ vụn như có phong tình vạn chủng, đưa tình chảy xuôi...

Bên ngoài lầu nhỏ, cây hoa ngọc lan yên tĩnh đứng đó, khi thì gió nổi mây phun gợi lên cánh hoa như ngọc, từng mảnh bay tứ tung.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Khí cơ quanh người Bùi Lăng phồng lên, như đại dương mênh mông hoành hành ngang ngược, mặc sức bành truong.

Trong tối tăm, toàn bộ phương thiên địa này như nhỏ hẹp hơn rất nhiều, như cái ao chật chội khó mà dung nạp quái vật khổng lồ.

Đây là một trăm lẻ năm trận đạo kiếp!

Sau khi đạt tới một trăm lẻ năm trận đạo kiếp, tốc độ khí tức của hắn tăng lên lập tức trở nên chậm hơn nhiều.

Lúc đang cẩn thận cảm giác tu vi, một sợi tóc vàng ròng rủ xuống từ bên mặt Bùi Lăng, cánh tay trắng như tuyết chậm rãi leo lên, đường cong yểu điệu, chập trùng như dãy núi thung lũng, ưu mỹ thoải mái. Mềm mại như biển mây, gợn sóng nhẹ nhàng chen chúc tới.

Màn tơ bay lên như sóng biển lao nhanh, khi thì dấy lên một cơn sóng cao cao, khi thì nhấn chìm vào đáy nước sâu.

Thuyền nhỏ trên đỉnh sóng gào thét qua vô số đỉnh núi, lại một lần nữa xông về từng tòa thung lũng.

Trong lúc chảy xiết, dòng nước xiết vuốt đá ngầm gập ghềnh, bành trướng, gầm thét, khuấy động bốn phương tám hướng.

Tâm thần của Bùi Lăng và Long Hậu đều say mê, sa vào trong tu luyện.

Từ lúc hai người gặp nhau đã qua không biết bao nhiêu ngày đêm.

Ngày hôm đó có cơn gió mạnh thổi qua hồ, mang theo hơi nước ướt sũng và hương thơm thanh khiết trên núi xa.

Trong tiểu lâu, trướng màn buông xuống, váy dài quét đất.

Một trận tu luyện nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vừa kết thúc.

Long Hậu chậm rãi đứng dậy, tóc dài vàng ròng như một đoàn ánh sáng óng ánh khoác rủ xuống, che đậy trăng non tuyết đầu mùa.

Trên da thịt trong sáng của nàng hiện ra vẻ ửng hồng xinh đẹp, môi đỏ khẽ nhếch hơi thở dốc...

Gần một tháng, lần hạ giới này còn có chuyện chưa làm...

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung nghiêng đầu nhìn Bùi Lăng trong trướng, sau đó vung tay lên, trên thân thể mềm mại lập tức đổi sang một bộ cung trang xanh nhạt dệt kim thêu cành hoa cỏ bốn mùa.

Ngay sau đó, bóng dáng nàng biến mất không thấy.

Trong đồ trang trí thanh nhã, vết tích đỏ chót chưa rút đi, khí tức Long Hậu trong lâu đã hoàn toàn biến mất.

Ngoài lâu cây hoa ngọc lan khẽ đung đưa, hương thơm mộc mạc chầm chậm tản khắp như một trận U Mộng, vô tung vô ảnh.

1094 chữ

Chương 3099: Tiến độ chi nhánh

Nếu không phải bên gối còn có một cây trâm dài vàng ròng khảm đá mắt mèo vẫn tản ra hương thơm trong veo nhàn nhạt, dường như sự hoang đường những ngày qua đều là ảo giác.

Màn tơ nhẹ lay động, cơn gió dài thổi qua, sương mù bốc lên, cuối cùng chậm rãi dừng lại.

Trong màn, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển yên tĩnh nằm trên giường êm, không nhúc nhích.

Liên tục tu luyện thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn dần tỉnh táo lại.

Một trăm lẻ năm trận đạo kiếp..

Dù là nhục thân hay hồn phách, hắn đều đã xen vào giữa tiên phàm... Không chân chính thành tiên nhưng đã không thuộc về "Phàm"

Trong khoảng thời gian này cùng Long Hậu tu luyện, hắn không chỉ hấp thu rất nhiều pháp tắc, tri thức, huyền bí có liên quan với "Thủy", thậm chí hắn cũng chiếm cứ không chỉ một tiên chức Long tộc!

Trong tình huống này, chỉ cần hắn nghĩ có thể bước ra một bước bất cứ lúc nào, lập địa phi thăng, hà nâng thành tiên!

Nhưng thao tác của hệ thống lại vẫn dùng (Quy Khứ Lai Hề], còn có [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] gia tăng số lượng đạo kiếp cho hắn, không có dấu hiệu để hắn bước ra một bước kia... Trên thực tế, lúc hắn Đại Thừa trăm kiếp đã có thể giao thủ với chính tiên bình thường, đồng thời chiến thắng!

Lúc kia, cho dù đối mặt với Tiên Quan chưởng đạo, dưới tình huống không sử dụng hóa thân tiên nhân Mạc Lễ Lan, chỉ dựa vào thực lực Đại Thừa trăm kiếp, có sân nhà ở đây, hắn cũng có thể chiến một trận! Không có sân nhà, hắn cũng có thể dựa vào rất nhiều tiên thuật làm trái thiên cương, ung dung thoát thân...

Lúc đột phá một trăm lẻ một trận đạo kiếp, hắn đã hoàn toàn không sợ bất kỳ Tiên Quan chưởng đạo gì!

Trước đó chủ nhân Thanh Khâu Quánh cũng là Tiên Quan chưởng đạo.

Nhưng lúc ấy hắn ra tay, còn không dùng tiên thuật làm trái thiên cương đã dễ dàng chiến thắng đối phương. Hắn của khi đó, chỉ có sự tồn tại Kim Tiên trở lên mới có thể chân chính uy hiếp được hắn trên mặt ý nghĩa! Lần này đột phá một trăm lẻ hai kiếp, một trăm lẻ ba kiếp... Cho tới bây giờ một trăm lẻ năm kiếp, liên tục bốnlần lột xác chưa từng nghe đến, hắn đã không phân rõ thực lực chân chính của mình là như thế nào.

Chỉ có thể đại khái cảm giác được, khoảng cách với Long Hậu vẫn có sự chênh lệch cực lớn.

Nhưng giới hạn giữa Kim Tiên cũng đã rất mơ hồ...

Nếu trước khi hắn đến Thanh Khâu đã có thực lực hiện tại, vậy lúc ấy đối mặt với Kim Tiên Cửu Vĩ Hồ tộc Tề, hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý đến bất kỳ tính toán, thủ đoạn, mục đích gì của nàng, cưỡng ép đòi người!

Còn bây giờ... Hệ thống vẫn chưa giúp hắn thành tiên, không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống còn muốn tiếp tục gia tăng đạo kiếp cho hắn!

Nghĩ tới đây, tiên lực trong người Bùi Lăng chấn động, khí tức chầm chậm lên cao, lại một lần nữa đạt đến một loại cực hạn nào đó.

Loại cảm giác lơ lửng muốn bay, như muốn siêu thoát phương thiên địa này bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào vô cùng mãnh liệt!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, nhanh chóng xoay người ngồi dậy từ trên giường êm.

Hắn đưa tay thu hồi [Lăng Ba Hàn Long Cầm] bên cạnh, sau đó lại thu hồi cả cây trâm dài mà Long Hậu đánh rơi bên gối.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức biết Long Hậu đã đi, hệ thống cũng muốn thao túng hắn rời khỏi đoạn năm tháng này...

Ngoại trừ hắn ra, chắc năm vị tiền bối "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" đều đã quay trở về năm tráng trận chiến hồng hoang.

Chỉ có điều, trước đó hệ thống sử dụng [Thỉnh Tiên Thuật] đã dùng quá nhiều lực lượng của Kế Sương Nhi. Hiện tại tu vi của hắn lại liên tục tăng lên rất nhiều, nhưng lực lượng của Kế Sương Nhi chưa khôi phục, hắn lại không cách nào thông qua cảm giác của đối phương để định vị vị trí cụ thể của quân cờ khác.

Trong lúc suy nghĩ, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển đánh ra pháp quyết quen thuộc.

Thi triển [Quy Khứ Lai Hề] khiến tu vi của hắn lại đột nhiên tăng lên một kiếp.

Trong chớp mắt, khí tức từ một trăm lẻ năm trận đạo kiếp, tăng trưởng đến một trăm lẻ sáu trận đạo kiếp.

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng biến ảo, cự mộc nguy nga đập vào mặt Cứ như mây mở sương tan, sơn thủy lầu các đều nhạt lại, chỉ có Kiến Mộc thẳng tắp giữa càn khôn, gánh chịu lấy đường lên trời, uốn lượn lên trên.

Bùi Lăng nhìn tất cả chuyện trước mặt, không hề cảm thấy bất ngờ.

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay hắn thay đổi, lại đã thi triển tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên .

1Trên trời cao kiếp vẫn gào thét, sắc trời lập tức ảm đạm, có ánh sáng tím xanh sáng tắt trong tầng mây, thiên uy kinh khủng lập tức nhét đầy toàn bộ thế giới.

Oanh! !

Lôi đình vạn quân, chiếu khắp hoàn vũ.

Hồng hoang.

Trên biển.

Long kình như một phương lục địa yên tĩnh bồng bềnh trên sóng biếc, linh tú sơn thủy đứng sừng sững trên lưng nó, trên quảng trường gọt ra từ một ngọn núi, toàn bộ đội ngũ, nghi trượng đầy đủ, bầu không khí ngột ngat.

Trước xe kéo hoa mỹ, Tông Cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, duy trì dáng vẻ vô cùng cung kính vẫn quỳ gối bên cạnh rèm châu.

Ở cách hắn ta không xa là Giao Nhân thị nữ, cùng rất nhiều tùy tùng lâm trần của Long Hậu.

1102 chữ

Chương 3100: Tiến độ chi nhánh (2)

Lúc này, tất cả thuộc hạ đều lòng đầy nghi ngờ.

Lần này Long Hậu nương nương hạ giới là vì giải quyết việc làm trái thiên cương cho huyết mạch Long tộc Tông Cạnh này.

Nhưng bây giờ...

Đã gần một tháng, sao còn chưa trở lại?

Lúc mới bắt đầu, Long Hậu chính miệng phân phó để bọn họ chờ một khắc.

Sau đó truyền âm từ một khắc biến thành nửa canh giờ, một canh giờ, một ngày, ba ngày...

Ba ngày sau, Long Hậu nương nương dứt khoát chẳng muốn truyền âm cho bọn họ.

Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không biết bên Long Hậu nương nương gặp việc gì...

Nhưng nơi này là hạ giới, lấy tu vi cảnh giới Tiên Vương của Long Hậu nương nương, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đều nằm trong sự khống chế của nàng!

Thân là thuộc hạ, không có mệnh lệnh của Long Hậu nương nương, bọn họ không dám tùy ý đi nhìn trộm hành tung của Long Hậu nương nương...

Cùng lúc đó, Tông Cạnh quỳ gối bên ngoài rèm châu vẫn duy trì sắc mặt vô cùng cung kính, nhưng trong lòng đã cực kỳ lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Lần này hắn ta bỏ lỡ canh giờ mưa xuống, Long Hậu nương nương tự mình hạ giới là vì giải quyết chuyện này thay hắn ta.

Nhưng bây giờ Long Hậu nương nương một đi không trở lại, bặt vô âm tín!

Hắn ta đã quỳ gần một tháng, chẳng những chưa giải quyết việc làm trái thiên cương trước đó, hơn nữa trong một tháng này vì không có mệnh lệnh của Long Hậu nương nương, hắn ta không dám tùy ý rời đi, lại thêm mấy lần bỏ lỡ canh giờ mưa xuống!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tông Cạnh lại mở miệng hỏi: "Điệp Lam cô nương, không biết khi nào Long Hậu nương nương trở về?"

Giao Nhân thị nữ Điệp Lam nghe vậy, hàng lông mày kẻ đen lập tức hơi nhăn lại.

Long Hậu nương nương không truyền âm cho nàng, sao nàng biết khi nào Long Hậu nương nương trở về?

Thế là, Điệp Lam lại nói: "Long Hậu nương nương chưa trở về, chắc chắn có chính sự đang bận rộn"

"Ngươi chính là dòng dõi Long tộc, theo hầu thâm hậu, xuất thân cao quý, loại việc nhỏ làm trái thiên cương này, căn bản không cần sốt ruột!"

"Tiếp tục chờ là được!"

Không cần sốt ruột?

Người làm trái thiên cương không phải Điệp Lam, đương nhiên Điệp Lam không vội!

Trong chốc lát trong lòng Tông Cạnh cảm thấy cực kỳ bất mãn với Giao Nhân thị nữ này, nhưng dù sao Điệp Lam này cũng là thiếp thân thị nữ của Long Hậu, hắn ta cũng không dám biểu lộ ra thật, đành phải nói: "Cô nương nói rất đúng!"

"Vậy ta tiếp tục chờ là được.

Gió núi mênh mông, gợi lên cỏ dài lăn tăn.

Soạt... Soạt... Soạt...

Trong sóng biển lười nhác, mọi tiếng động yên ắng.

Lại qua một đoạn thời gian, mặt trời lặn về tây, sắc trời dần vào thu, đêm tối sắp buống xuống, một ngày lại sắp trôi qua.

Ngay lúc này, một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, không có dấu hiệu nào xuất hiện bên trong xe kéo!

Tự Hàn Ung nhẹ vung ống tay áo, rèm châu bốn phía chỉ hơi chao đảo một cái, lại không có điều dị thường.

Làn váy xanh nhạt như sương mù tiêu tán, chậm rãi bay xuống đầu gối.

Sợi tóc vàng ròng tùy ý xõa trên đầu vai nàng, trâm dài cắm trên búi tóc vàng ròng lại không thấy tăm hơi.

Xung quanh xe kéo phát hiện Long Hậu đã trở về, đám thuộc hạ Điệp Lam và Tông Cạnh đều mừng rỡ! Điệp Lam quay đầu, xuyên qua khe hở rèm châu, nàng thấy Long Hậu đã đổi một thân pháp y, hơn nữa phía trên búi tóc trống rỗng, không có bất kỳ vật trang trí gì.

Thấy cảnh này, trong lòng Điệp Lam hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức dẫn đầu khom mình hành lễ: "Bái kiến Long Hậu nương nương!"

Tùy tùng khác và Tông Cạnh cũng nhanh chóng hành lễ, đồng thanh nói: "Bái kiến Long Hậu nương nương"

Trong xe kéo, sắc mặt Long Hậu bình thản nhẹ gật đầu.

Sau đó, nàng nhìn về phía Tông Cạnh, nhàn nhạt phân phó: "Đứng dậy đi"

Tông Cạnh lại nghiêm túc dập đầu, lúc này mới vô cùng cung kính nói: "Tạ Long Hậu nương nương!"

Hắn ta đứng lên, cẩn thận đứng ở bên cạnh.

Long Hậu nhàn nhạt nhìn các tùy tùng quanh mình, tiếng nói bình tĩnh: "Tiếp tục đi đường" Điệp Lam nghe vậy, cuối cùng đã nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói: "Cẩn tuân nương nương chi mệnh!"

Nói xong, nàng nghiêng đầu phân phó, "Xuất phát!"

"Xuất phát!"

"Xuất phát...

Từng tiếng mệnh lệnh hạ xuống, sự tồn tại gánh vác sơn thủy to như vậy lập tức di chuyển.

Thể xác sừng rồng khổng lồ gạt mây mù dày đặc, không ngừng xuất phát vào sâu trong đại dương mênh mông.

Phát hiện long kình đã tiếp tục đi đường, Long Hậu ngồi một mình ở trong xe kéo hơi chợp mắt, nhắm mắt dưỡng thần.

Thoạt nhìn tên nhân tộc kia tuổi không lớn lắm, cầm kỹ lại vô cùng cao minh, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể xưng tài năng xuất chúng, việc hậu bối bản tộc làm trái thiên cương chắc chắn không liên quan đến tên nhân tộc kia...

Chờ giải quyết việc này, lại đi tìm tên nhân tộc kia xóa bỏ hiểu lầm...

Hồng hoang.

Kiến Mộc.

Trên cự mộc lồng lộng, hoa lạ cỏ ngọc chen chúc trên đường lên trời, uốn lượn xa xăm như ẩn nấp trong đám mây, không thể dò xét và không biết.

Oanh! !

Trên vòm trời sấm sét vang dội, sau một tiếng vang kinh thiên động địa, kiếp vẫn trên trời cao chầm chậm tán đi, sắc trời bị che đậy lập tức tranh nhau chen lấn dũng mãnh tiến ra.

Tiên khí cuồn cuộn như mưa vẩy xuống, thấm vào toàn bộ thể xác Bùi Lăng.

Khí tức của hắn đã từ hư hóa thực, trở thành một trăm lẻ sáu kiếp chân chính! Bộp, bộp, bộp...

1097 chữ

Chương 3101: Tiến độ chi nhánh (3)

Bùi Lăng còn đang không ngừng bước về phía trước, chẳng mấy chốc phía trên đường đi hiện ra một đoàn sương mù u ám thâm thúy.

Trong sương mù tràn đầy khí tức hỗn độn.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, không có bất kỳ dừng lại gì, thẳng tắp đi về phía đó.

Ngay chớp mắt hắn bước vào trong sương mù, cảnh tượng xung quanh biến ảo, hắn lại về tới tòa cốc vắng dãy núi vờn quanh bên ngoài Thanh Khâu!

Bên cạnh có thác nước ầm vang thẳng xuống, châu ngọc tung tóe nhao nhao như mưa.

Chỉ có điều, lúc trước Thiên Sơn xanh đậm, vạn thủy xanh ngọc, lúc này lại là hóa thành màu sắc phong đỏ đầy khắp núi đồi, rêu xanh trên đá ngầm lại dày đặc hơn nhiều.

Cả tòa núi rừng thay đổi rất vi diệu.

Bùi Lăng nhìn thấy mình vẫn ngồi trên tảng đá ngầm mọc lan tràn lúc trước.

Có hơi nước tràn trề như mưa, lướt qua khắp cả mặt mũi hắn. Cách đó không xa, Long Hậu nằm gối đầu bên cạnh, váy hoa mỹ như cánh hoa Mạn Đà La trùng điệp rơi xuống.

Phát hiện Bùi Lăng xuất hiện, Long Hậu đột nhiên quay đầu nhìn qua Bùi Lăng, khóe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, nói: "Trải qua nhiều năm không gặp, rất là nhớ quân"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng vô cùng ngạc nhiên.

Lúc vừa bắt đầu, hắn gảy (Thanh Khâu khúc] không biết bao nhiêu lượt, Long Hậu mới có thể chủ động nói một câu với hắn.

Sau đó, hệ thống mượn lực lượng còn sót lại của ba vị Tiên Tôn, mới khó khăn để Long Hậu hóa thành dáng vẻ phàm nhân giống với câu chuyện do nhân tộc bịa ra...

Mãi cho đến trước khi Long Hậu và hắn cùng tu luyện, Long Hậu vẫn luôn dùng hết toàn lực chống cự tiên lộ của hắn!

Nhưng bây giờ...

Nơi đây cũng không phải Thanh Khâu, không có lực lượng mà "Yếm Khư" tiên tôn để lại; Hắn không đàn tấu [Thanh Khâu khúc], thậm chí [Lăng Ba Hàn Long Cầm] cũng chưa lấy ra.

Trong tình huống này, Long Hậu lại chủ động đưa tới cửa?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên hiểu rõ cái gì đó...

Đây là về quy tắc trật tự thời gian!

Long Hậu trong năm tháng tương lai thừa nhận có quan hệ với hắn.

Vì vậu, Long Hậu trong năm tháng quá khứ sẽ không cự tuyệt hắn!

Đúng vậy, thu thập mười mặt trời là hoàn thành tiến độ chi nhánh thăng tiên thứ nhất [Mười mặt trời giữa bầu trời 1; Số lượng đạo kiếp một trăm kiếp trở lên là hoàn thành tiến độ chi nhánh thăng tiên thứ ba [Thiên đạo chính thống .

1Còn bây giờ, thái độ của Long Hậu với hắn có sự thay đổi trước sau, chính là hoàn thành tiến độ chi nhánh thăng tiên thứ hai [Tranh đấu ván cờ) !

Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, Long Hậu đã chủ động tiến lên, đưa tay đè lại lồng ngực của hắn, chợt hơi dùng sức, một tay đè hắn xuống đất!

Ngay sau đó, đôi bên cũng không nói nhảm, giữa ban ngày ban mặt huyền bào của Bùi Lăng bay lên từng mảnh, như trên không cốc vắng tạm thời rơi xuống một trận tuyết đen nhẹ nhàng, núi vắng thác nước ù ù. Trong vô thức, tiếng nước ầm vang trộn lẫn tiếng người, trong ồn ào tràn đầy sự thoải mái giữa sơn thủy.

Bùi Lăng hồn nhiên quên mình, khí tức lên cao từng bước.

Màn đêm buông xuống, hàng suối mù mịt.

Lũ lụt hoành hành ngang ngược bát phương, hơi nước bành trướng trong hư không như sóng triều.

Rầm rầm... Rầm rầm... Rầm rầm...

Giữa thiên địa, sóng cả mãnh liệt, thế nước thật lớn gào thét lao nhanh, che lấp vạn vật.

Dòng nước xiết đan xen trên trời cao, như rủ màn sân khấu xuống mặt đất từ vòm trời. Trong giây lát, màn nước nguy nga chầm chậm tách ra, hiện ra một bóng dáng yểu điệu, nàng búi tóc cao như mây, cung trang thủy lam dệt kim đón gió phần phật, trong lúc mắt vàng nhìn quanh uy nghiêm như biển, cứ như giữa càn khôn, chúng sinh như bụi, chỉ có nàng ngạo nghễ đứng thẳng.

Chính là Long Hậu Tự Hàn Ung!

Lúc này, trên dưới cả người nàng đều tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, uy áp cuồn cuộn che vạn dặm.

Dòng nước to lớn như thiên hà gấp rơi, như lôi đình ầm vang rơi đập.

Đông! !!

Mặt đất đột nhiên chấn động, khói bụi nổi lên xung quanh, cát bay đá chạy, trong bụi mù có ý óng ánh, chiết xạ lấm ta lấm tấm, lại là tám khối băng như ngọn núi ầm vang tản ra tám phương Trong mỗi một tòa khối băng đều phong ấn một đầu Kim Ô khí thế hùng hổ, trong mắt đầy tức giận! Những Kim Ô này khí tức bá đạo, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa đỏ vàng như thuần kim lưu động, lúc này tất cả ngọn lửa cũng bị khối băng lạnh lẽo thấu xương đông kết, không cách nào phát ra sự nhảy vọt gì.

Ý lạnh mênh mông dừng lại trước Đại Nhật chân hỏa khó mà lường được, nhốt tám đầu Đại Nhật Kim Ô vào trong khối băng.

Giữa không trung, vẻ mặt Tự Hàn Ung bình thản.

Tám vị Kim Tiên đỉnh phong đại tộc liên thủ, gần như không có bất kỳ sức phản kháng gì trong tay nàng!

Phía trên tiên nhân có tổng cộng bảy cảnh giới.

Yếu nhất là hai loại Tàn Tiên và Tán Tiên chỉ có thể coi là ngụy tiên.

Bởi vì với "Tiên" chân chính, Tàn Tiên cũng tốt, Tán Tiên cũng được, đều không hoàn chỉnh.

Cái trước thiếu "Vô Cấu thái"; cái sau thì thiếu "Bản nguyên".

Loại ngụy tiên này, thực lực chân chính không mạnh hơn sinh linh Đại Thừa kỳ bao nhiêu.

Thậm chí, một vài Đại Thừa nội tình thâm hậu có được thực lực mạnh hơn ngụy tiên!

Phía trên Tàn Tiên và Tán Tiên là chính tiên tiên lại.

1095 chữ

Chương 3102: Chuyện xưa Long cung

Chính tiên tiên lại mới được coi là "Tiên" đúng nghĩa!

Có được một đầu "Bản nguyên" đại đạo là một bộ phận của thiên đạo, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi.

Cho dù là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, đối mặt với chính tiên tiên lại bình thường nhất chắc chắn phải thua!

Trừ khi vị chính tiên tiên lại kia làm trái thiên cương, mới có khả năng bị tru sát...

Phía trên chính tiên tiên lại là Tiên Quan chưởng đạo.

Tiên Quan chưởng đạo là cực hạn một đầu "Bản nguyên" đại đạo, có thể sử dụng trật tự tiên chức.

Chống lại nó, ở một mức độ nào đó giống với chống lại thiên đạo!

Tiên chức có mạnh có yếu, có vài cái là "Bản nguyên" đại đạo do Tiên Quan chưởng đạo nắm giữ biến thành, có vài cái là thiên đạo diễn hóa...

Dù là loại tình huống nào, tiên nhân có thể đạt tới Tiên Quan chưởng đạo hoàn toàn không phải chính tiên tiên lại có thể so sánh!

Chỉ có một vài chính tiên tiên lại cực kỳ cá biệt nội tình không tầm thường, mới có thể chống lại Tiên Quan chưởng đạo chính diện... Ví dụ như chính tiên [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp I Phía trên Tiên Quan chưởng đạo là cảnh giới Kim Tiên!

Kim Tiên nắm giữ hai đầu "Bản nguyên" đại đạo trở lên, hai phần tiên chức trở lên.

Bước vào cảnh giới này đã không cần đi cảm ngộ đại đạo, đại đạo sẽ chủ động tìm tới!

Tất cả "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, tiên chức... Mà bản thân khống chế đã không còn bất kỳ bí mật gì nữa!

Phàm là mỗi một tự phù, mỗi một câu nói đi ra từ trong miệng hắn ta đều là chí lý tương ứng với "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, tiên chức!

Hắn ta làm mỗi một việc, mỗi một động tác...

Sinh linh phàm tục chỉ cần bắt chước theo, chính là công pháp vô thượng tương ứng "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, tiên chức!

Bởi vì cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên...

Mỗi lời nói mỗi hành động đều là tự nhiên, đây tức là Kim Tiên!

Cũng là cảnh giới mà vô số Tiên Quan chưởng đạo trải qua tháng năm dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối khó mà với tới!

Phía trên Kim Tiên là Tiên Vương.

Tiên Vương là chúa tể một giới, không còn cần "Bản nguyên", pháp tắc, tiên chức... Chúa tể một giới, tất cả "Bản nguyên" đại đạo, tiên chức trật tự... Đều thuộc sự quản lý của Tiên Vương!

Ví dụ như mặt trời lặn là tiên chức của Tầm Mộc một trong ba thần mộc ở phương thế giới này, nhưng Tự Hàn Ung lại không cần Tầm Mộc đồng ý đã có thể trực tiếp sử dụng!

Ngoài ra, Tiên Vương làm chuyện gì đều là quy tắc!

Là trật tự!

Tự Hàn Ung nói muốn trời tối, vậy trời tối là đương nhiên!

Là lưu chuyển tự nhiên của một phương thế giới!

Là trật tự toàn vẹn tự nhiên!

Dù nàng sử dụng tiên chức như thế nào, cũng không làm trái thiên cương Đại Thừa [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] có thể chống lại chính tiên tiên lại bình thường; chính tiên tiên lại [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] có thể chiến một trận với Tiên Quan chưởng đạo bình thường; nhưng Tiên Quan chưởng đạo [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp] đối mặt với Kim Tiên bình thường nhất, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương bỏ chạy!

Còn Kim Tiên [Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp], dù đối đầu với Tiên Vương vừa đột phá cảnh giới cũng chỉ có một con đường chết!

Kim Tiên có nội tình thâm hậu, lại thêm số lượng khổng lồ cũng không thể đền bù sự chênh lệch với Tiên Vương!

Hiện tại, tám tên Đại Nhật Kim Ô cảnh giới Kim Tiên dám tới vây công nàng, quả thực không biết tự lượng sức mình!

Đang nghĩ ngợi, cấm chế phía dưới mở ra, vạn khoảnh sóng biếc lộ ra trong hư không, Thuỷ tinh cung yên tĩnh đứng sừng sững trong đại dương mênh mông, một cái trống lớn lơ lửng sau cung điện, không chùy tự vang, tiếng trống to lớn vang vọng đất trời.

Đông đông đông... Theo nhịp trống kịch liệt, Long tộc khó mà tính toán cùng rất nhiều Thủy tộc phụ thuộc quân dung nghiêm túc, như dòng lũ phi độn ra cửa lớn Thủy tinh cung, đi đến trước mặt Tự Hàn Ung. Đội đại quân Long tộc này do Long Nữ "Yểu Du" cầm đầu, Giao Nhân vương nữ "Thi Thấm" Giao Long nữ tiên "Hi Ngao" theo sát phía sau, lại có lão Long Quy râu tóc bạc trắng, Giao Nhân thị vệ, Bang tộc tiên quan... Chen chúc ở bên.

Trong cờ xí phần phật, hư không tràn ngập hơi nước, núi mây biển sương thoáng chốc mà lên, bốn phía mờ mịt. Rất nhiều Long tộc, Thủy tộc theo "Yểu Du" khom mình hành lễ: "Long Hậu nương nương!"

Còn chưa nói hết câu, bọn họ lập tức thấy được tám đầu Đại Nhật Kim Ô rơi xuống đất, hoàn toàn bị đóng băng đều khẽ giật mình.

Lần này tám đầu Đại Nhật Kim Ô trực tiếp đánh tới cửa, tất nhiên Long tộc và phụ thuộc Thủy tộc trong Thuỷ tinh cung không thể ngồi xem.

Lúc tùy tùng bẩm báo từng tầng, toàn bộ Thuỷ tinh cung đều vận chuyển.

Tất cả thị vệ, ngoại trừ một bộ phận nhất định phải lưu lại thủ vệ hành cung, đều nhanh chóng xếp hàng chuẩn bị nghênh chiến.

"Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" nghe hỏi cũng chọn vài món tiên bảo, tham gia vào trong đó.

Nhưng Tự Hàn Ung tự mình ra tay, chiến đấu kết thúc quá nhanh, hiện tại Long tộc trong cung vừa tập hợp tốt lực lượng, chuẩn bị triển khai đại chiến, nhưng tám đầu Đại Nhật Kim Ô đã bị Long Hậu bắt lại...

Lúc này, Tự Hàn Ung lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Tranh đấu hai tộc đã kết thúc"

1099 chữ

Chương 3103: Chuyện xưa Long cung (2)

"Tám đầu Đại Nhật Kim Ô tới xâm phạm lần này đều bị bắt lại.

"Tộc này ngang bướng vô lễ, mạo phạm tộc ta, hiện tại đều là tù nhân, cũng là việc nên như vậy!"

"Uy nghiêm tộc ta không thể xâm phạm!"

Rất nhiều Long tộc, Thủy tộc nghe vậy, tinh thần lập tức đại chấn!

Trong chốc lát, vô số lời khen ngợi vang vọng trời cao: "Long Hậu nương nương uy vũ!"

"Long tộc ta là tộc quần mạnh nhất chư thiên vạn giới!"

"Chúng ta có thể phụng dưỡng Long tộc, đúng là khí vận hưng thịnh"

"Long Hậu nương nương pháp giá ở đây, chỉ là tám đầu Đại Nhật Kim Ô lại dám xâm phạm, quả thực buồn cười!"

"Ha ha! Những súc sinh lông lá kia không biết sống chết.."

"Long Hậu nương nương là Tiên Vương tộc ta, địa vị cỡ nào, tu vi bực nào, cảnh giới cỡ nào... Bộ tộc Kim Ô thật sự không có đầu óc!"

"Có Long Hậu nương nương ở đây, phương thế giới này có ai dám vô lễ!"

Long Nữ "Yểu Du" mỉm cười, lúc nhìn quanh trong mắt đầy vẻ tự hào. Chỉ là Đại Nhật Kim Ô toàn thân lông vũ, thứ xấu xí không có cả một mảnh lân phiến, đối đầu với Long tộc, đối địch với mẫu hậu căn bản là tự rước lấy nhục!

Đang lúc tất cả Long tộc, Thủy tộc vô cùng phấn chấn, hân hoan vui sướng, Tự Hàn Ung chợt thấy ý nóng dâng lên từ trong cổ hơi khó chịu, không nhịn được mở ra môi đỏ, phun ra một vòng mặt trời huy hoàng!

Mặt trời này sáng ngời chói mắt, ánh sáng vạn trượng như mới lên, tràn đầy ý mạnh mẽ.

Ngay sau đó, Long Hậu lại phun ra vòng mặt trời thứ hai, vòng mặt trời thứ ba...

Trong chốc lát, nàng liên tục phun ra tám mặt trời, mới khó khăn lắm ngừng lại.

Nhìn tình cảnh đột ngột này, rất nhiều Long tộc, Thủy tộc đạp không mà đứng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì? "Yểu Du" cũng tỏ ra nghi ngờ, mẫu hậu vừa nuốt tám mặt trời?

Trong chốc lát, tiếng nhảy cẫng hoan hô im bặt mà dừng, toàn bộ phương thiên địa này lập tức chìm vào tĩnh mich.

Tám vòng mặt trời đã ra khỏi miệng Long Hậu, không do dự chút nào, tự mình lao tới một Đại Nhật Kim Ô bị đông cứng, trong chớp mắt đã nuốt hết tám tên Đại Nhật Kim Ô!

Ánh nắng khuynh thành xua tan màn đêm.

Trong nháy mắt, trong mỗi một vòng mặt trời đều một có con Kim Ô lông vũ vàng ròng nghỉ lại, Đại Nhật chân hỏa sôi trào mãnh liệt, vừa nãy vẫn chỉ là ánh mặt trời rực rỡ, chỉ một thoáng tràn đầy sự nóng bỏng cuồng bạo, ngang ngược, ánh sáng do nó tản ra như lưỡi đao sắc bén đột nhiên mở ra, nơi đi qua nóng bỏng tản khắp như muốn thiêu đốt thiên địa vạn vật!

Tám vòng mặt trời nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không, mỗi một vòng mặt trời đều đang kịch liệt biến hóa. Dường như là trứng gà được ấp nở, khí tức kinh khủng liên tục không ngừng truyền ra từ trong mặt trời, như sắp hóa thành một vòng chân chính mặt trời, tuần sát trời cao, chiếu rọi thế giới!

Tự Hàn Ung nhanh tỉnh táo lại, lúc này không do dự chút nào, lập tức vung ống tay áo một cái, một luồng lực lượng mạnh mẽ quét ngang hư không, nâng tám vòng mặt trời huy hoàng điện xạ về phía Kiến Mộc. Trời cao ánh đỏ đầy trời, tám vòng mặt trời lập tức biến mất không thấy!

Đưa tiễn tám vòng mặt trời đột ngột xuất hiện, Tự Hàn Ung như không xảy ra việc gì khác, nhàn nhạt phân phó: "Về cung!"

Tận đến lúc này, rất nhiều Long tộc, Thủy tộc đã lấy lại tinh thần nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao đáp: "Vâng"

"Cẩn tuân Long Hậu nương nương chi mệnh!"

"Tiểu tiên tuân mệnh...

Tự Hàn Ung bước ra một bước, đi đầu trở về Thuỷ tinh cung.

Rất nhiều Long tộc, Thủy tộc theo sát phía sau, dòng lũ tràn đầy hơi nước trùng điệp rơi vào vạn khoảnh sóng biếc...

Vừa nãy hư không còn vô cùng náo nhiệt, trong khoảnh khắc đã trống rỗng.

Chỉ có bóng đêm buông xuống, mọi tiếng động im ắng.

Hồng hoang.

Núi vắng cốc hoang.

Thác nước ầm vang, hơi nước ào ào.

Mưa nhỏ xoã tung bay xuống, Bùi Lăng một mình ngồi xếp bằng trên đá ngầm, Tự Hàn Ung đã rời đi, chỉ để lại một số rêu hoa từ từ lay động, lộ rõ dấu vết vừa rồi.

Huyền bào phần phật, chấn động rơi xuống từng giọt nước.

Khí cơ quanh người Bùi Lăng mạnh mẽ như mờ mịt, như cao xa, trong hoàn mỹ lộ ra sự rung động khó mà miêu tả, dường như tùy thời tùy chỗ đều tung bay mà đi.

Trong sự điều khiển của hệ thống, hắn lại thi triển [Quy Khứ Lai Hề).

Tu vi lại tăng lên một kiếp, từ một trăm lẻ sáu kiếp tăng đến một trăm lẻ bảy kiếp!

Thung lũng, thác nước, đá ngầm... Khoảnh khắc nhạt lại, cảnh tượng trước mắt biến ảo, cự mộc lồng lộng gánh chịu đường lên trời xuất hiện dưới chân Bùi Lăng.

Tiếp theo cũng như mấy lần kia, hắn vừa trở lại phía trên Kiến Mộc đã bị hệ thống điều khiển, thi triển tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này.

Trên trời cao, kiếp vẫn hội tụ.

Tím xanh lấp lánh, thiên uy bao phủ khắp nơi.

Trong khoảnh khắc điện quang sáng tắt giữa thiên địa, ngang nhiên đánh xuống.

Oanh! !

Tiếng vang kinh thiên động địa liên miên không dứt, hồi lâu sau thiên kiếp kết thúc, khí tức quanh người Bùi Lăng phồng lên, hoành hành ngang ngược như đại dương mênh mông, một trăm lẻ bảy trận đạo kiếp từ hư hóa thực!

Thiên tài địa bảo sum suê, trên con đường phía trước lại xuất hiện sương mù xám xịt.

Ý lạnh lẽo cách không truyền đến.

1097 chữ

Chương 3104: Thành tiên

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn đoàn khí tức hỗn độn kia, đây là một vết tích cuối cùng mà "Yếm Khư" tiên tôn để lại trên Kiến Mộc!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn bước nhanh đến phía trước, đã đi vào bên trong khí tức hỗn độn. Ngay sau đó, cảnh tượng quanh mình đột nhiên biến hóa...

Cung điện óng ánh sáng chói tỏa ra ánh sáng lung linh, như điêu khắc từ thủy tinh to lớn mà thành.

San hô bảy màu như cỏ cây sinh ra trong hành lang.

Xung quanh hơi nước tràn trề, có rất nhiều Long tộc, Thủy tộc cầm binh khí trong tay, phần lớn đều tỏ ra ngại ngùng như vô cùng xấu hổ, chỉ có mấy nữ tiên hơi cong khóe miệng hàm chứa vẻ vui mừng.

Phía trên thềm son, một bóng dáng đầu rồng thân người đang ngồi, hắn ta đội cổn miện, đầy rẫy ác ý. Trong lòng Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, đây là tình cảnh sau khi hắn một mình xông vào Thuỷ tinh cung Long tộc, phá giải rất nhiều vấn đề khó của Long Vương, lại trùng phùng với Long Hậu! Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy tình huống không đúng.

Sao một câu chuyện do tiền bối nhân tộc bịa lung tung lại khiến hắn suýt thì tưởng thật?

Nhưng đúng lúc này Long Hậu búi Lăng Hư Kế, cắm nghiêng cây trâm vàng ròng khảm châu, mặc cung trang xanh nhạt nhàu kim, kích động vạn phần nhào vào trong ngực Bùi Lăng!

Ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, xúc cảm quen thuộc đầy lồng ngực, ý tưởng niệm như thực chất, chăm chú vờn quanh hai người.

Trên bảo tọa, Long Vương thâm trầm nhìn tình cảnh này, lạnh giọng nói: "Quả nhân chỉ cho phép các ngươi gặp nhau, chưa từng cho phép các ngươi.."

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Long Hậu đột nhiên ngẩng đầu như quá nhớ nhung nhân tộc trước mặt, nàng chủ động nghênh tiếp, hung hăng hôn lên Bùi Lăng...

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trên môi mềm mại như chui vào một dòng nước xuân, gợn sóng đong đưa lơ lửng dục tiên.

Thấy thế, Long Vương giận tím mặt, vừa nói được một nửa lập tức không cách nào nói tiếp, lúc này vỗ bàn đứng dậy: "Nhân tộc to gan!"

"Đứng ngay trước mặt quả nhân còn dám khinh bạc Long Hậu, Long đâu, kéo hắn ra ngoài chém!"

Tiếng nói vừa dứt, hai tên thị vệ đầu rồng thân người dưới thềm son lập tức ra khỏi hàng, khí tức hắn ta bành trướng, quanh người quanh quẩn hơi nước đều là Tiên Quan chưởng đạo, cầm búa rìu trong tay, khí thế hung hãng đi về phía Bùi Lăng...

Thấy hai tên thị vệ Long tộc càng ngày càng gần, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển vẫn đứng đấy không nhúc nhích.

Ngay lúc này, Long Hậu buồn bã không rời tách ra với Bùi Lăng, hấp tấp nói: "Đi mau!"

Nói xong, đôi tay trắng nõn của nàng đè lại lồng ngực Bùi Lăng, nhẹ nhàng đẩy.

Một luồng lực lượng cường đại lại khéo léo lập tức đưa hắn ra khỏi Long cung Trong hư không bên ngoài Long cung, Giao Long nữ tiên "Hi Ngao" đã chờ đợi ở đây, thấy Bùi Lăng đi ra lập tức tiến lên kéo cánh tay hắn, làn váy tung bay phần phật nhanh chóng chạy đi.

Trong chốc lát, vị ngon không có gì sánh kịp ầm vang nổ tung mỗi một chỗ trong cơ thể Bùi Lăng!

Như núi lửa phun trào, suối ngầm trào lên, khí tức của hắn mạnh mẽ tăng vọt!

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng dần hiểu ra...

Lúc thoát khỏi Long tộc Thuỷ tinh cung, đi theo Giao Long "Hi Ngao", đã thành công kết nối hiện thực... Bổ sung khiến câu chuyện kia thật sự xảy ra!

Không!

Đó đã không còn là một câu chuyện!

Mà là một đoạn năm tháng chân chính!

Mặc dù hiện tại phần cuối hơi khác biệt, nhưng đó là vì lúc ấy tiền bối nhân tộc bịa chuyện quá không hợp thói thường!

Long Vương là Tiên Vương!

Muốn tru diệt một vị Tiên Vương, chỉ thay đổi một đoạn năm tháng quá khứ vẫn còn thiếu rất nhiều.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại thi triển (Quy Khứ Lai Hề 1. Hắn lấy lại tinh thần, lúc này hiểu rõ đây là một trận đạo kiếp cuối cùng!

Sau trận đạo kiếp này là thành tiên chân chính!

Ngay sau đó, khí tức của hắn đột nhiên tăng trưởng, lại tăng lên một kiếp trên nguyên bản cực hạn.

Từ một trăm lẻ bảy kiếp tăng đến một trăm lẻ tám trận đạo kiếp!

Cảnh tượng xung quanh biến ảo, tất cả thứ xung quanh đều nhạt lại Tiên khí đập vào mặt, đại đạo trên cự mộc lồng lộng uốn lượn mà lên, thẳng vào vòm trời.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tiếp tục thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên .

1Trong lôi âm ầm vang, trận đạo kiếp thứ một trăm lẻ tám bắt đầu từ hư hóa thực.

Thiên kiếp cuồn cuộn đánh xuống, thời gian cũng chậm rãi trôi qua.

Sau khi một đạo kiếp lôi cuối cùng tản khắp trời cao, khí tức của Bùi Lăng đã vững chắc trên một trăm lẻ tám trận đạo kiếp!

Lúc này, trên Kiến Mộc trước mặt hắn hiện ra tám vòng mặt trời huy hoàng!

Mặt trời huy hoàng chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn lập tức hơ khô một mảnh thiên tài địa bảo trên Kiến Mộc. Trong mỗi một vòng mặt trời đều nghỉ lại một đầu Đại Nhật Kim Ô khí tức cường thịnh!

Đây mới đúng là mặt trời, một vòng đủ để chiếu rọi một thế giới!

Tám vòng mặt trời vừa xuất hiện như cảm nhận được sự triệu hoán của Bùi Lăng, như chim mệt mỏi về rừng, nhao nhao lướt ngang hư không, bay về phía hắn.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng chạy tới chỗ cao nhất của Kiến Mộc.

Cành lá như phỉ thúy uốn lượn như mây, vờn quanh ở bên, thấp thoáng núi mây biển sương.

1106 chữ

Chương 3105: Thành tiên (2)

Ở chỗ này có thể rõ ràng cảm ứng được sự triệu hoán của chư thiên.

Dường như chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể trèo lên giới thiên thượng giới!

"Leng keng! Hệ thống thành công góp nhặt tám vòng mặt trời cho ngài."

"Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ nhất: [Mười mặt trời giữa bầu trời] tiến độ: Hoàn thành.."

"Leng keng! Hoàn thành vòng bố cục này.."

"Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ hai: (Tranh đấu ván cờ] tiến độ: Hoàn thành...

"Leng keng! Hoàn thành vòng chứng đạo này.."

"Leng keng! Chi nhánh thăng tiên thứ ba: [Thiên đạo chính thống] tiến độ: Hoàn thành.."

Tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó, tiên lực trong cơ thể Bùi Lăng ầm vang vận chuyển!

Lực lượng, đạo thể, thần hồn... Tất cả mọi thứ của hắn lại không bị trở ngại, không giữ lại chút nào bạo phát ra, hướng về trong nơi tối tăm, toàn lực xuất phát đến cảnh giới gần như vô hạn nhưng vẫn kém một ly!

Thanh khí mơ hồ hừng hực bốc lên từ sau người.

Trong thuần thanh uốn lượn kia, năm đầu "Bản nguyên" pháp tắc "Quên", "Nghịch", "Người gỗ", "Khóc", "Cười"...

Như hóa hư làm thật, cùng rõ ràng, cô đọng với thanh khí trong vắt.

Toàn bộ phương thiên địa này, lãng quên và nghịch chuyển xen lẫn, không gian biến loạn, trên dưới điên đảo, trái phải xoay chuyển, thác nước chảy ầm ầm, tiên khí bành trướng đều không nhúc nhích như dừng lại, thiên tài địa bảo khó mà tính toán, một nửa toát ra ý bị thương khóc lóc, một nửa thì truyền ra ý vô cùng mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười như điên.

Tiên lực trong cơ thể Bùi Lăng liên tục tăng lên, vào một đoạn thời khắc đột nhiên biến hóa, ý mờ mịt cao xa tự nhiên bắn ra, lưu chuyển đi theo, cùng lúc đó năm đầu "Bản nguyên" pháp tắc cùng nhau thuế biến, đều hóa thành "Bản nguyên" đại đạo!

Thanh khí mềm mại bày ra trong hư không như màn, xông lên trời không!

Lúc này, dường như Bùi Lăng biến mất trong nháy mắt, hoàn toàn không tồn tại ở nơi đây; lại như hoàn toàn dung hợp với Kiến Mộc, với nhân dưỡng tiên khí, với thiên đạo tối tăm... Hắn, không, hắn tức "Quên", hắn tức "Nghịch", hắn tức "Khóc", đó là "Cười", cũng là "Đao".

Hắn... Tức là "Tiên".

Thành tiên!

Trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, hắn có được "Bản nguyên", đã trở thành chính tiên tiên lại!

Từ nay về sau, đồng thọ cùng thiên địa nhật nguyệt, bất lão bất tử bất diệt bất phôi!

Tiêu dao tự tại, vĩnh hằng bất hủ!

Còn chưa suy nghĩ hết, Bùi Lăng nhìn lên trên đỉnh đầu, mười vòng huy hoàng mặt trời từ từ bay lên.

Mười vòng mặt trời này đều có một đầu Kim Ô khí tức hung bạo nghỉ lại, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, Đại Nhật chân hỏa hắt vẫy hư không, liều lĩnh hoành hành ngang ngược như muốn đốt sạch chúng sinh vạn vật. Tiên chức gia thân, chấp chưởng ban ngày!

Khí tức của Bùi Lăng tiếp tục lên cao, trên trời cao có mây đen bốc lên hội tụ.

Thấy thế, hắn ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, đây là tiên kiếp của Tiên Quan chưởng đạo!

"Hi Ngao" từng nói với hắn, sau khi thành tiên không còn dựa vào tu luyện tăng cảnh giới, mà là thông qua tiên chức!

Chính tiên tiên lại phải không ngừng lớn mạnh tiên chức của mình, lúc đạt tới trình độ nhất định mới có thể tấn thăng Tiên Quan chưởng đạo.

Hiện tại mệnh hắn nhận mười mặt trời, một người chiếm cứ chức vụ ban ngày của mười vị Đại Nhật Kim Ô!

Trong đó mỗi một vị Đại Nhật Kim Ô đều là cảnh giới Kim Tiên, tiên chức như thế vượt xa điều kiện Tiên Quan chưởng đạo tấn thăng!

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang kinh thiên động địa, như binh xe lộc xe nghiền ép bốn phương tám hướng.

Tím xanh lấp lánh, lôi đình cuồn cuộn rơi xuống.

Điện quang chiếu sáng Kiến Mộc, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đã thi triển (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên).

Tất cả kiếp lôi rơi vào trên người hắn đều hóa thành kiếp lực cuồn cuộn, bị hắn hấp thu.

Thiên uy như ngục, thiên kiếp cuồn cuộn lại không cách nào làm bị thương hắn chút nào.

Sấm sét cuồn cuộn không ngớt, không ngừng đánh xuống.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng kiếp lôi đã dừng lại.

Lúc này, tu vi khí tức của Bùi Lăng đã cực kỳ cường đại, dường như đã đột phá đến cảnh giới huyền diệu khó mà miêu tả nào đó.

Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình lập tức hiểu rõ thiên địa huyền bí, biết được tất cả về "Ban ngày".

Trong một suy nghĩ của hắn, có thể dễ như trở bàn tay điều khiển khí hậu ban ngày, có thể chúa tể vạn vật chúng sinh ban ngày, có thể chế định tất cả quy tắc ban ngày...

Đây là cảnh giới Tiên Quan chưởng đạo!

Nhưng không đợi Bùi Lăng tinh tế cảm ngộ cảnh giới huyền diệu này, chín đạo thanh khí gió mát ầm vang dâng lên sau lưng hắn!

Chín đạo thanh khí này, trong đạo thanh khí thứ nhất có ý ngủ say, cô đọng chi tiết; đạo thanh khí thứ hai là dung nham vững vàng thật dày; đạo thanh khí thứ ba là đao ý cao ngất; đạo thanh khí thứ tư tràn ngập ý lãng quên; đạo thanh khí thứ năm tràn ngập chân lý nghịch loạn; đạo thanh khí thứ sáu chất phác bất động như động không phải động; đạo thứ thanh khí bảy có ý khóc nồng hậu dày đặc; đạo thanh khí thứ tám có ý mỉm cười đơn thuần; đạo thanh khí thứ chín lại là chúng nước triều bái, sôi trào mãnh liệt! Chín đạo thanh khí này là chín đầu "Bản nguyên" đại đạo mà hắn đang nắm giữ! Trong đó "Ngủ" và "Nham" từ "Bản nguyên" pháp tắc lột xác thành "Bản nguyên" đại đạo lúc hắn hóa thân thành tiên.

1096 chữ

Chương 3106: Thành tiên (3)

Đao đạo "Bản nguyên" đã thuế biến lúc phát động [Mười mặt trời giữa bầu trời] lần thứ nhất.

"Quên", "Nghịch", "Người gỗ", "Khóc", "Cười" là vì bản thể thăng tiên trong lần thành tiên này, từ "Bản nguyên"

pháp tắc chuyển biến thành "Bản nguyên" đại đạo.

Sau cùng là "Thủy" lại đến từ Long Hậu.

Trong chớp mắt chín đạo thanh khí dâng lên, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy ngoại trừ "Ban ngày", hắn còn chấp chưởng ba phần tiên chức!

Thứ nhất là "Mưa xuống"; thứ hai là "Sinh sôi"; thứ ba là "Diệt thế"...

"Mưa xuống" đến từ Long Hậu.

Còn "Sinh sôi" và "Diệt thế"...

Lại đoạt được từ Vĩnh Dạ hoang mạc Bàn Nhai giới!

Hai phần tiên chức này là thiên kiếp tặng cho, cũng là bút tích của "Yếm Khư" tiên tôn!

Trong lúc đang suy nghĩ, phía trên trời trong xanh mây mờ tối cuồn cuộn, thiên uy lại giáng xuống, trong mây sấm sét vang dội, uy áp kinh khủng nhét đầy thiên địa như vô số lưỡi đao treo cao, tùy thời tùy chỗ gào thét rơi xuống Đây là tiên kiếp đột phá Kim Tiên!

Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hiện tại hắn nắm giữ chín đầu "Bản nguyên" đại đạo, bốn phần tiên chức đã đạt tới điều kiện tấn thăng cảnh giới Kim Tiên!

Ngay sau đó, tử điện gào thét đánh xuống, nơi đi qua hư không rung chuyển, chúng sinh vạn vật kinh hãi muốn chết, thời không loạn lưu...

Oanh! !!

Kiếp lôi cuồn cuộn, khí thôn vũ nội.

Chỉ có điều, có được tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, bất kỳ lôi kiếp gì đều không thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất cho Bùi Lăng.

Sau một khoảng thời gian, thiên kiếp tiêu tán, mây tạnh.

Lúc này, khí tức của Bùi Lăng đã cực kỳ khủng bố, mênh mông cuồn cuộn như vực sâu như biển, không thể đo lường, lại đạt đến cảnh giới Kim Tiên!

Bước vào cảnh giới này, tất cả đại đạo, pháp tắc, tri thức... Mà mình đã từng không hiểu, trong chớp mắt toàn bộ đều trở nên vô cùng rõ ràng như xem vân tay trên bàn tay, không có một tơ một hào lo nghĩ và khó hiểu nào!

Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại mình... Là chí lý của chín đầu "Bản nguyên" đại đạo, bốn phần tiên chức kia!

Mỗi một tự phù mà hắn nói ra khỏi miệng, đều là tri thức và trí tuệ của chín đầu "Bản nguyên" đại đạo, bốn phần tiên chức kia!

Hắn tùy ý làm ra mỗi một động tác, đều là công pháp mạnh nhất của chín đầu "Bản nguyên" đại đạo, bốn phần tiên chức kia!

Mỗi một vật phẩm mà hắn từng đụng vào, đều là vật liệu vô thượng phù hợp nhất cho chín đầu "Bản nguyên" đại đạo, bốn phần tiên chức kia! Chín đầu "Bản nguyên" đại đạo, bốn phần tiên chức kia không còn có bất kỳ bí mật gì ở trong mắt hắn!

Chưa suy nghĩ hết, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, đột nhiên cả người hiện lên vô số đường vân màu đỏ sậm, chẳng mấy chốc một đoàn bóng tối thuần túy xuất hiện sau lưng hắn. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh duỗi ra, hóa thân Mạc Lễ Lan xuất hiện!

Lần này không đợi hệ thống tiếp tục thao tác, Bùi Lăng lập tức hiểu hệ thống muốn giúp hắn chiếm cứ "Đêm tối"!

Hiện tại hắn đã có tiên chức "Ban ngày", chỉ cần lại có "Đêm tối", hắn có biểu tượng "Thiên"

Có biểu tượng đủ trọng lượng này, dù chỉ là một giới "Thiên"!

Hắn... Đã có thể thành "Vương"

Hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao lúc trước "Yếm Khư" tiên tôn nói chỉ có hai vị trí Tiên Tôn còn trống, một cái trong đó là của hắn...

Bởi vì bốn vị Tiên Tôn đã ngăn chặn tất cả con đường của những Tiên Vương khác!

Ví dụ như Kim Ô hoàng chấp chưởng "Ban ngày" chư thiên, lại không cách nào có được biểu tượng "Thiên", chỉ là một nửa "Thiên", tất cả "Đêm tối" đã bị "Yếm Khư" tiên tôn chiếm cứ.

Kim Ô hoàng không cách nào đạt được "Đêm tối" từ chỗ "Yếm Khư" tiên tôn, cũng chỉ có thể ra tay từ "Ban ngày".

Như thế, muốn trở thành "Thiên", phải khiến cả chư thiên vạn giới đều là ban ngày!

Nhưng như vậy sẽ vi phạm "Trật tự" do "Ly La" tiên tôn chấp chưởng...

Bởi vậy, trừ khi Kim Ô hoàng có thể chiến thắng bất kỳ một vị nào trong "Yếm Khư" tiên tôn hoặc là "Ly La" tiên tôn, nếu không hắn ta mãi mãi chỉ là Tiên Vương!

"Yếm Khư" tiên tôn nói hắn có thể thành Tôn, là vì "Yếm Khư" tiên tôn sẽ nhường đường cho hắn!

Đang nghĩ ngợi, hóa thân Mạc Lễ Lan đã bị hệ thống điều khiển, liên tiếp đánh ra pháp quyết.

Là [Thỉnh Tiên Thuật I!

Hệ thống muốn mời "Yếm Khư" tiên tôn!

Bản thể chấp chưởng "Ban ngày", hóa thân chấp chưởng "Đêm tối"... Hắn có thể lập tức trở thành "Vương" Nhưng đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã thành tiên, hệ thống bắt đầu thăng cấp.."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Kim Tiên, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ mới cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp bảy cho ngài."

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, đưa tặng thất bại...

"Leng keng! Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

1109 chữ

Chương 3107: Thành tiên (4)

Tiếng nhắc nhở dày đặc của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt hắn đã đứng trong đình viện thật sâu, thần điện nguy nga. Cách đó không xa giếng cổ vắng vẻ, thành giếng đã không còn màu sắc kim ngọc, khắp nơi gió dài tiêu điều.

Chính là đình viện thần điện để Cửu Vĩ Hồ tế tự ở trong Thanh Khâu!

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp yểu điệu váy dài quanh co đang khép tay áo đứng ở cạnh giếng, đôi mắt sắc bình thản không gợn sóng yên tĩnh nhìn qua hắn.

Bóng hình xinh đẹp kia mặc một bộ áo trắng, khi sương tái tuyết, trong sáng không tì vết, khí tức của nàng hoàn mỹ, dung nhan như ngọc, có mị thái tự nhiên, tóc dài rối tung như thác nước, một đôi tai hồ tuyết trắng hơi rung động trong gió núi.

Dưới làn váy cũng có chín đầu đuôi cáo xoã tung, lặng yên thò ra.

Bùi Lăng lập tức nhận ra nàng là tên thiếu nữ Cửu Vĩ tự xưng là trưởng nữ của Quánh!

Hắn từng thi triển [Tâm Ma Đại Diễn Chú] với nàng!

Chỉ có điều, lúc này nhìn lại đối phương như ở trong một đoạn năm tháng này đã lớn tuổi, vẻ ngây ngô thuộc về thiếu nữ trên hai đầu lông mày biến mất, loại ý mị hoặc tự nhiên kia càng lên một tầng lầu, dáng người cũng càng có vẻ yêu mị, lộ ra phong tình đặc biệt của nữ tử trưởng thành, như đóa mẫu đơn hoàn toàn nở rộ, xinh song, sáng rực chói mắt.

đẹp vô Lúc này, khóe miệng nữ tử Cửu Vĩ hơi cong lên lộ ra một nụ cười, giọng điệu mềm mại đáng yêu nói: "Nhân tộc Bùi Lăng, tối hôm qua ta hứa hẹn chỉ cần ngươi ở lại Thanh Khâu một đêm là có thể rời đi"

"Nếu sắc trời đã sáng, ngươi đã ở đủ một đêm"

Nghe vậy, Bùi Lăng không trả lời, hắn tâm niệm vừa động, cảnh tượng toàn bộ Thanh Khâu lập tức không giữ lại chút nào hiện ra trước mặt hắn.

Đồi núi khổng lồ linh cơ dạt dào, cỏ cây mạnh mẽ, thấp thoáng suối chảy thác tuôn, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo có thể cúi nhặt được.

Hiện tại sắc trời đã sáng nhưng kiếp vẫn trùng điệp vẫn bao phủ vòm trời.

Trong ảm đạm hàng suối óng ánh, một ngọn cây cọng cỏ đều có vẻ tươi tốt.

Linh vụ mờ mịt như mây mù vùng núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, sông núi uốn lượn. Rất nhiều Cửu Vĩ Hồ Tiên hoặc tốp năm tốp ba, hoặc một mình một hồ nghỉ lại cạnh bờ suối bên rừng, trước rừng hoa trong vách núi, da lông thuần trắng, áo bào tuyết sắc như bông tuyết mới tích lũy, xếp khắp nơi, phần lớn Hồ tộc đều như vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, hành động đầy tự tại tùy ý tản mạn không bị trói buộc.

Ở điểm cuối nồng thúy xanh nhạt chập trùng, cự mộc che trời vây quanh một tòa hồ lớn bao la.

Khói trên sông mênh mông, chư đảo uốn lượn.

Trong hồ, đảo hoang một mình chiếm cứ một phương thuỷ vực, có bách thụ hương thơm thanh khiết lạnh thấu xương quanh quẩn xung quanh lầu nhỏ.

Trong lâu có một lò linh hương hơi khói tung bay, miễn cưỡng đốt hết. "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc" ngồi vây quanh chính đường, năm người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Xác định mình đã trở lại năm tháng trận chiến hồng hoang, lúc này Bùi Lăng mới khẽ gật đầu, bình tĩnh hỏi: "Ngươi là chủ nhân hiện tại của Thanh Khâu?"

Ngọc thụ lượn quanh, gió núi nghiêm nghị, váy trắng phất động tầng tầng lớp lớp bay lên như hoa quỳnh chợt hiện, lại như tuyết nguyệt cùng sáng, trong sáng trút xuống đầy đình.

Tất cả hào quang chiếu rọi khuôn mặt nữ tử Cửu Vĩ, trông diễm sắc ướt át, nàng khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Không sai!"

"Năm đó, thiên kiếp phong tỏa toàn bộ Thanh Khâu "Cả tộc bị hủy diệt phía dưới kiếp lôi, chỉ có một mình ta sống tiếp được"

"Gia phụ Quánh là chủ nhân Thanh Khâu tiền nhiệm, chính là Tiên Quan chưởng đạo nhưng cũng không bù được thiên kiếp càng ngày càng mạnh, cuối cùng thân tử đạo tiêu, hoàn toàn tan đi trong trời đất!"

"Trước khi phụ thân chết, đặc biệt đưa quyền hành chủ nhân Thanh Khâu, vị trí tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc hạ giới cùng tiên chức trông coi giếng Quan Thiên đều truyền hết cho ta"

Nói đến chỗ này, làn váy dài của nữ tử Cửu Vĩ nhẹ bay lên, bàn tay trắng nõn đưa ra, tiếp nhận một mảnh lá ngọc phiêu diêu rơi xuống, lá cây như lông vũ oánh nhuận sáng ngời, có tơ vàng nhỏ vụn lấp lóe chiếu rọi đôi mắt hẹp dài của nàng, trong vẻ quyến rũ lộ ra từng tia từng sợi lộng lẫy, chỉ nghe nàng nói cười yến yến, tiếp tục nói, "Ta chính là huyết mạch Cửu Vĩ Hồ tộc đích truyền, sinh ra là tiên, chào đời đã là Thiếu chủ Thanh Khâu "Kế thừa tất cả của phụ thân đều là thuận lý thành chương, việc đương nhiên!"

"Sau khi đạt được tiên chức giếng Quan Thiên, ta đã trải qua tiên kiếp, cuối cùng trở thành Tiên Quan chưởng đạo mới"

"Về sau, phụ thân Quánh, tiểu muội, còn có tất cả đồng tộc đều vẫn lạc dưới thiên kiếp"

"Đối mặt với kết cục thảm liệt như vậy, ta đành phải tỉnh táo, chuẩn bị tinh thần, góp nhặt bản nguyên đại đạo phụ thân và tiểu muội, lại lấy được tiên chức Hoa do một vị nhân tộc tặng cho, từ đó thành công đột phá tới cảnh giới Kim Tiên, vẫn còn tồn tại trong thiên kiếp tẩy luyện trùng điệp"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu vị trước mặt đã hoàn toàn thay thế "Tế" ban đầu, trở thành tộc trưởng hiện tại của Cửu Vĩ Hồ tộc, cũng là chủ nhân Thanh Khâu thời khắc này.

1098 chữ

Chương 3108: Từ đầu đến cuối Thanh Khâu

Lúc đầu "Tế" là Kim Tiên, hiện tại vị này cũng là Kim Tiên!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, lập tức hỏi: "Là vị nhân tộc nào tặng tiên chức cho ngươi?"

Nữ tử Cửu Vĩ cười khẽ, tiện tay ném ra lá ngọc trong tay, lúc nhìn quanh mặt mày tươi nghiên, như núi xa sau cơn mưa, phong tình vô hạn: "Chính là vị lưu lại [Thanh Khâu khúc] kia"

"Như lời từ trong [Thanh Khâu khúc], vị nhân tộc kia không tên không họ, chúng sinh biết hắn gọi là Vô Thủy"

"Vô Thủy"? !

Là tiên tổ khai phái Vô Thủy sơn trang Vị nhân tộc luận đạo với Cửu Vĩ Hồ tộc là "Vô Thủy" tổ sư!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến rất nhiều vấn đề: Lúc Cửu Vĩ Hồ tộc bị thiên kiếp vây khốn, "Yếm Khư" tiên tôn còn chưa bắt đầu tiến hành thí nghiệm với nhân tộc, có thể ước định ba trận luận đạo với Cửu Vĩ Hồ tộc ở thời đại kia... "Vô Thủy" tổ sư đã là tiên nhân trước khi "Yếm Khư" tiên tôn thí nghiệm?

Hoặc là sự tồn tại tiếp cận tiên nhân?

Không...

Có thể đưa tặng tiên chức, cho dù là Tiên Quan chưởng đạo cũng khó có thể làm được!

Đây là quyền hành mà Kim Tiên có được hai phần tiên chức trở lên mới có thể tiến hành!

Ở thời kỳ đó, "Vô Thủy" tiên tổ là Kim Tiên?

Đây là chuyện không thể nào!

Bùi Lăng suy nghĩ thật nhanh, lập tức nhìn về phía chiếc giếng cổ cách đó không xa, sau khi kim ngọc biến mất đã trở nên vắng vẻ, không có bất kỳ khí tức gì truyền ra như phàm vật.

Là chiếc giếng "Quan Thiên" này bị Phù Sinh kỳ cục ăn mòn!

Chắc sau khi "Vô Thủy" tiên tổ trở thành Kim Tiên đã đi vào Thanh Khâu, tiến vào thần điện, sau đó thông qua giếng "Quan Thiên" tiến hành cách không luận đạo với Cửu Vĩ Hồ tộc trong đoạn năm tháng vài ngàn năm trước!

Nghĩ đến đây, lúc này trong lòng Bùi Lăng nhớ lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra trong Thanh Khâu lúc ấy.. Vài ngàn năm trước, "Yếm Khư" tiên tôn chọn trúng Cửu Vĩ Hồ tộc thí nghiệm, Thanh Khâu bị thiên kiếp phong tỏa, Cửu Vĩ Hồ tộc bất lực ngăn cản kiếp lôi, cũng không cách nào kết nối với thượng giới, tộc quần sắp bị lật úp lại không có cách nào, cùng đường mạt lộ, bọn họ thông qua giếng "Quan Thiên" nhìn Phù Sinh kỳ cục; Mấy ngàn năm sau, "Vô Thủy" tổ sư trở thành Kim Tiên cũng tới Thanh Khâu, vì một ít nguyên nhân cũng nhìn vào giếng "Quan Thiên".

Phù Sinh kỳ cục kết nối "Quá khứ" và "Tương lai", Cửu Vĩ Hồ tộc vài ngàn năm trước hoàn thành kết nối với "Vô Thủy" tổ sư mấy ngàn năm sau.

Đây cũng là trận luận đạo đầu tiên bắt đầu....

Sau đó, "Vô Thủy" tổ sư thắng được luận đạo, để lại [Thanh Khâu khúc] lưu truyền trong Cửu Vĩ Hồ tộc, lại quyết định nội dung hai trận luận đạo tiếp theo.

Hắn cùng "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" đi vào Thanh Khâu, bị "Tế" chọn trúng, trở thành mục tiêu của hai trận luận đạo sau.

Sau đó, hắn và đám người "Hồn Nghi" cùng "Vô Thủy" tổ sư kết nối với năm tháng vài ngàn năm trước.

Dưới tình huống cái gì cũng không biết, bắt đầu luận đạo với Cửu Vĩ Hồ tộc...

Từ lúc bắt đầu, ba trận luận đạo đều thông qua lực lượng của Phù Sinh kỳ cục để hoàn thành!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tế từng nói với Bùi mỗ, Cửu Vĩ Hồ tộc nhìn thấy Phù Sinh kỳ cục trong giếng Quan Thiên"

"Nàng thấy được Cửu Vĩ Hồ tộc hưng thịnh "Cửu Vĩ Hồ tộc trở thành đại tộc thứ nhất chư thiên vạn giới!"

"Uy áp thiên hạ, nô dịch chư tộc"

"Một mình chiếm đoạt đại thế và khí số giữa thiên địa...

"Ba trận luận đạo, nếu người thắng cuối cùng là Cửu Vĩ Hồ tộc, khí tượng đại tộc thứ nhất mà Tế nhìn thấy chắc chắn có thể thực hiện "Vậy nhân tộc ta thắng có thể được cái gì?"

Hắn vừa tới Thanh Khâu, lần đầu tiên nhìn thấy "Tế", "Tế" từng hỏi hắn ai là đại tộc thứ nhất trong chư thiên vạn giới...

Tất cả chuyện xảy ra sau đó cũng có thể rõ ràng nhìn ra, "Tế" có chấp niệm cực kỳ mãnh liệt với cái đại tộc thứ nhất này!

Nếu Cửu Vĩ Hồ tộc thắng luận đạo, chắc "Tế" có thể thông qua "Quá khứ" thay đổi "Tương lai", để Cửu Vĩ Hồ tộc trở thành đại tộc thứ nhất chư thiên vạn giới, chiếm đoạt khí số.

Là một sự tồn tại khác mở ra trận luận đạo này, chắc hẳn "Vô Thủy" cũng có mục đích này.

Lúc trước hắn từng gặp Nhân Vương Chung Quỳ Liệt, trong lòng rất rõ ràng những tiên tổ nhân tộc này đều mưu tính sâu xa, làm mỗi một việc đều có liên quan với đại thế nhân tộc!

Lúc trước Nhân Vương thân chinh U Minh, thư viện rải ra truyền thuyết về nhân tộc và các tộc... Đều là như thế!

Hiện tại "Vô Thủy" tổ sư đi vào Thanh Khâu luận đạo, không có khả năng thật sự chỉ hâm mộ thiên phú huyễn thuật của Cửu Vĩ Hồ tộc!

Lúc này, nữ tử Cửu Vĩ khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bùi Lăng, nói từng chữ: "Hiện tại Tế là tên của ta"

"Vị mà ngươi nói là tiểu muội của ta "Nàng không có tên, là Tế giả"

"Điều này rất quan trọng, nhân tộc Bùi Lăng, hy vọng ngươi đừng tính sai nữa!"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, lập tức gật đầu, nói: "Được!"

Thấy Bùi Lăng đồng ý, lúc này "Tế" mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ngươi nán lại quá lâu trong năm tháng quá khứ!"

"Lúc ngươi trở về đoạn năm tháng này, nhân tộc Vô Thủy vừa hay rời đi."

1093 chữ

Chương 3109: Từ đầu đến cuối Thanh Khâu (2)

"Nếu không, ngươi có thể trực tiếp hỏi nhân tộc Vô Thủy về vấn đề này "Nhưng lúc Vô Thủy rời đi cũng giao phó cho ta một vài chuyện"

"Chỉ cần hiện tại điều có thể nói cho ngươi, ta cũng biết. "Nguyên nhân Vô Thủy đến Thanh Khâu luận đạo vô cùng đơn giản."

"Hiện tại nhân tộc cần một thủ đoạn kết nối với chư thiên vạn giới!"

Kết nối chư thiên vạn giới?

Bùi Lăng khẽ giật mình hơi suy nghĩ, nhanh chóng hỏi: "Giếng Quan Thiên?"

"Tế" khẽ gật đầu, chợt nói tiếp: "Kiến Mộc bị trảm, tiên nhân thượng giới không cách nào hạ giới"

"Nhưng chúng sinh giới này cũng không cách nào phi thăng!"

"Bây giờ nhân tộc muốn trước khi nhất thống phương thế giới này, tiên nhân thượng giới không thể hạ giới"

"Chờ nhất thống phương thế giới này, sau khi chiếm đoạt khí số thiên địa lại có thể thông qua cách khác kết nối với thượng giới, thậm chí phi thăng thượng giới!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Kiến Mộc không bị trảm, sẽ có tiên nhân thượng giới liên tục không ngừng lâm trần hạ giới.

Hiện tại thực lực của nhân tộc có mạnh hơn, cũng rất khó lấy lực lượng một giới đối kháng toàn bộ chư thiên vạn giới!

Bởi vậy, nhất định phải trảm Kiến Mộc!

Nhưng một khi trảm Kiến Mộc, tiên lộ phương thế giới này bị đoạn tuyệt, nhân tộc cần có được một môn thủ đoạn kết nối chư thiên vạn giới sau khi đại thắng!

Một đầu tiên lộ thay thế Kiến Mộc! Vừa hay giếng "Quan Thiên" có thể nhìn khắp chư thiên vạn giới...

Ngoài ra, lấy mưu đồ của nhân tộc với đại cục hiện tại, chắc miệng giếng "Quan Thiên" này chỉ là một trong rất nhiều bố cục của nhân tộc.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Việc liên quan đến đại thế nhân tộc, vì sao Vô Thủy tiền bối không tự mình ra tay trong hai trận luận đạo sau?"

"Vô Thủy" tổ sư và Cửu Vĩ Hồ tộc ước định ba trận luận đạo, hai trận luận đạo sau là hai người "Không Mông" và "Mặc Côi" hoàn thành.

Dưới tình huống cái gì cũng không biết, dù lúc ấy là hắn tự thân lên trận, thắng bại của hai trận luận đạo kia cũng cực kỳ hung hiểm!

"Vô Thủy" tổ sư đã là Kim Tiên, tự mình ra tay thì không cần để tiền đồ nhân tộc chịu sự nguy hiểm lớn như thế!

"Tế" nghe vậy khẽ mỉm cười như vạn hoa nở rộ, trong tiếng nói trong veo mang theo vẻ mềm mại đáng yêu nói:

"Ta cũng không quá rõ ràng vấn đề này "Nhưng trong ba trận luận đạo, từ lúc ban đầu nhân tộc đã là tất thắng!"

"Lúc ấy ta chiếm cứ tương lai, nếu ngươi chưa từng kháng cự hồi ức của ta, trực tiếp đồ sát toàn bộ Thanh Khâu có thể lập tức trở về hiện tại, căn bản không cần tiếp tục mạo hiểm!"

Kháng cự hồi ức?

Bùi Lăng nhíu mày, sau đó nhanh chóng nhớ đến lúc ấy hắn đối mặt với Quánh, trong lòng chợt sinh ra sát niệm, thậm chí khí huyết cuồn cuộn, ác ý như nước thủy triều, như muốn lập tức ra tay giết sạch toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc.

Kia là hồi ức của đối phương?

Đúng!

Lúc ấy Quánh cũng thông qua hồi ức ảnh hưởng đến vị trí năm tháng của "Không Mông" và "Mặc Côi", nhưng bị hắn và "Hồn Nghi" ngăn cản...

Nếu lúc đó hắn thật sự dựa theo hồi ức của đối phương giết sạch toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc, trận luận đạo thứ ba có thể không chiến mà thắng?

Không!

Không đơn giản như vậy!

Trận luận đạo thứ ba không phải hắn và Quánh tiến hành luận đạo, mà là "Không Mông" và "Mặc Côi" luận đạo với Quánh.

Lúc ấy, dù hắn đồ diệt toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc, "Không Mông" còn có "Mặc Côi" trong năm tháng một ngày trước vẫn phải tiếp tục luận đạo với Quánh!

Đây cũng là nguyên nhân lúc hắn sinh lòng sát niệm, hệ thống căn bản không phát động đầu chi nhánh thăng tiên [Tranh đấu ván cờ] này!

Đồ diệt Cửu Vĩ Hồ tộc có thể trở về Thanh Khâu "Hiện tại".

Nhưng trận luận đạo thứ ba sẽ không kết thúc bởi vậy!

Càng không phân ra thắng bại!

Bởi vậy, tình cảnh của hắn đúng là an toàn, nhưng đầu chi nhánh thăng tiên [Tranh đấu ván cờ] chắc chắn không cách nào hoàn thành!

Thiếu tiến độ của đầu chi nhánh thăng tiên [Tranh đấu ván cờ], không cách nào đạt được pháp tắc "Thời gian"

Không có pháp tắc "Thời gian", hai đầu chi nhánh thăng tiên (Mười mặt trời giữa bầu trời) và [Thiên đạo chính thống] này thì không cách nào cùng nhau hoàn thành!

Hiện tại, đừng nói thành tựu Kim Tiên, có khả năng vẫn là Đại Thừa!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lại hỏi: "Bây giờ ngươi làm việc cho Vô Thủy tiền bối?"

"Tế" nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói ngọt mềm: "Không sai!"

"Nếu không có vị nhân tộc kia hỗ trợ, hiện tại người đứng ở chỗ này trò chuyện cùng ngươi là tiểu muội giả không nên thân của ta"

"Ân cứu mạng không thể hồi báo"

"Chỉ có thể dẫn dắt toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc, mang theo tổ địa Thanh Khâu cùng quy thuận nhân tộc!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Mặc dù đối phương mới là tỷ tỷ giả chân chính kia, nhưng tình huống bây giờ...

Ai giúp nhân tộc, người đó là thật!

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng giật mình.

Lần này (Tranh đấu ván cờ], bố cục chân chính của "Vị" không phải vị "Tế" trước mặt, mà là "Vô Thủy" tổ sư!

Chắc vị "Tế" này là "Vô Thủy" tổ sư dùng "Từ không sinh có", trống rỗng tạo nên!

Nàng ra đời, còn nhỏ, tuổi thơ, trưởng thành, trải nghiệm... Tất cả những trải nghiệm mãi cho đến cuối cùng trở thành Kim Tiên, đều là bút tích của "Vô Thủy" tổ sư!

1107 chữ

Chương 3110: Xuất phát, đi Kiến Mộc!

Đương nhiên, sự tồn tại của đối phương không chỉ có "Từ không sinh có" của "Vô Thủy" tổ sư, còn có lực lượng của Phù Sinh kỳ cục.

Ba trận luận đạo kia, nhân tộc thắng, sự tồn tại của đối phương mới trở nên chân thực!

Suy nghĩ hơi xoay chuyển, Bùi Lăng hỏi tiếp: "Hiện tại những Cửu Vĩ Hồ trong Thanh Khâu đều là từ thượng giới xuống?"

Đôi mắt "Tế" sáng như nước, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, khẽ cười nói: "Có vài người là sát nhập tới từ hạ giới khác, có vài người là di chuyển đến từ giới thiên thượng giới"

"Thế nhưng ta chính là Kim Tiên, là chủ nhân Thanh Khâu"

"Chỉ cần vị Tiên Vương tộc ta kia không hạ giới, tất cả Cửu Vĩ Hồ tộc trong toàn bộ phương thế giới này đều phải nghe lệnh ta!"

"Nhân tộc Bùi Lăng, nếu ngươi coi trọng vị nào trong tộc, có thể trực tiếp nói cho ta biết"

Bùi Lăng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, lời lẽ chính nghĩa nói: "Bây giờ ngươi và ta đang đàm luận việc lớn liên quan đến chư thiên vạn giới từ xưa đến nay.

"Liên quan đến khí số thiên địa, đại thế tộc mình, cũng có tiên tổ sắp xếp đan lộ lam lũ, đạo đồ của bản thân chúng ta...

"Tình hình như vậy, sao có thể nói lời này?"

"Huống chi, Bùi mỗ căn bản không phải loại người mà ngươi nghĩ!"

"Bùi Lăng làm người quang minh lỗi lạc, tác phong thanh chính, từ trước đến nay lòng dạ ngay thẳng, không hổ không làm, đây là việc tiếng lành đồn xa!"

"Về sau không cần nhắc lại loại chuyện này!"

Nói đến đây, hắn vội họ một tiếng, ngay sau đó nói, "Việc nơi này đã xong, tiếp theo Bùi mỗ chuẩn bị cáo từ, rời khỏi Thanh Khâu"

"Chỉ có điều, Bùi mỗ mới đến rất xa lạ với con đường Thanh Khâu"

"Không bằng để Phong Nhung, còn có Hồ nữ áo trắng cầm rổ hái hoa hôm đó cùng Hồ nữ thứ nhất, thứ ba, thứ tư đứng sau lưng tiểu muội giả của ngươi lúc mới vào thần điện dẫn đường cho Bùi mỗ, cũng tránh để Bùi mỗ vì không biết đường đi mà làm lỡ việc lớn của nhân tộc ta!"

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ, lầu nhỏ.

Năm người "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" đứng phía dưới chính đường, ngoại trừ "Hồn Nghi" đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vẻ mặt cung kính.

Trên đầu, bóng dáng kia như bị từng tầng sương mù quần quanh, khó nhìn thấy khuôn mặt, vô cùng mâu thuẫn nhưng lại vô cùng hoàn mỹ yên tĩnh ngồi đó.

Trong lư hương mạ vàng có linh hương từ từ bay lên, hơi khói tản khắp cả phòng.

Theo thời gian trôi qua, tàn hương rì rào rơi xuống.

Một lát sau, một đoạn linh hương cuối cùng bị đốt sạch, trong chớp mắt tàn hương rơi xuống khói xanh lưu chuyển, bóng dáng "Vô Thủy" cũng tán đi như mây khói, biến mất không thấy gì nữa.

Phát hiện "Vô Thủy" tổ sư đã rời đi, lúc này "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" mới chậm rãi ngẩng đầu.

Xuất phát tự sự tôn kính với tiên tổ, từ lúc bắt đầu bốn người vẫn là dáng vẻ phục tùng cụp mắt, chưa từng nhìn thẳng "Vô Thủy" tổ sư.

Lúc này, "Phục Cùng" thản nhiên nói: "Tiên tổ hồng hoang sắp bắt đầu trảm Kiến Mộc!"

"Không Mông", "Mặc Côi" và "Tử Tắc" nghe vậy đều đã gật đầu.

"Tử Tắc" đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng nói: "Mặc dù hiện tại chúng ta đã thành tiên, nhưng dù sao nơi này cũng là năm tháng quá khứ"

"Trên thực tế, chúng ta còn trong ván cờ!"

"Nhất định phải trèo lên Kiến Mộc một lần trước khi tiên tổ chặt đứt Kiến Mộc, trở về năm tháng ban đầu của chúng ta!" Trong truyền thừa bí mật thăng tiên của chín tông Bàn Nhai giới, có ba quy tắc liên quan tới leo lên Kiến Mộc. Trong đó đầu thứ hai là mỗi một vị chúng sinh hồng trần chỉ có một cơ hội leo lên Kiến Mộc!

Mặc dù năm người bọn họ đã leo lên Kiến Mộc một lần, nhưng đầu quy tắc này nhằm vào sự tồn tại phàm tục, hiện tại bọn họ đã thành tiên, lại không bị đầu quy tắc này trói buộc.

Có thể tự do leo lên Kiến Mộc, thông qua thân cành gốc thần mộc này đi đến các đại giới thiên!

"Không Mông" trầm ngâm nói: "Năm người chúng ta cộng thêm Bùi Lăng chỉ có tất cả sáu người"

"Có khả năng những người khác còn không biết tiên tổ sẽ trảm Kiến Mộc "Hiện tại Bùi Lăng chưa trở về, chúng ta nhân khoảng thời gian này thông báo với những người vào ván cờ khác, cùng đi tới Kiến Mộc tụ hợp!"

Nghe vậy, "Mặc Côi" lập tức tiếp lời: "Ngoại trừ mấy người chúng ta, ta chỉ biết Hàn Ảm Kiếm tông Cô Miểu và U Tố mộ Họa chưa từng vẫn lạc"

"Cô Miểu đã thành tiên!"

"Về phần Họa, hắn mất tích trong U Minh, không biết cụ thể vị trí"

"Nhưng hắn vốn là quỷ vật"

"Thân ở U Minh, chắc hẳn không có việc gì"

"Phục Cùng" bình tĩnh nói: "Họa nhất định phải đáp lời!"

Vốn dĩ trận chiến hồng hoang vô cùng hung hiểm, lần này leo lên Kiến Mộc chắc chắn cũng nguy hiểm bốn bề!

"Họa" cũng không phải nhân tộc, vừa hay có thể làm người đi đầu, tìm tòi cát hung.

Ngoại trừ cái đó ra, đến lúc đó danh ngạch không đủ...

Lúc này, "Hồn Nghi" cũng mở miệng nói: "Bản để từng gặp hai tiên hạ đẳng, theo thứ tự là Cửu Nghi sơn Thế Vị và Luân Hồi tháp Phi Vinh"

"Phục Cùng" nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Cô Miểu, Họa, Thế Vị, Phi Vinh lại thêm chúng ta năm người và Bùi Lăng, tất cả mười người"

"Hiện tại người vào ván cờ có tổng cộng mười một vị "Còn thiếu một vị Nói xong, hắn ta nhìn về phía bốn người khác.

Bốn người đều im lặng không nói, trong chốc lát trong lâu hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, không ai nói chuyện.

1101 chữ

Chương 3111: Xuất phát, đi Kiến Mộc! (2)

Thấy không ai biết cuối cùng vị bị thiếu là ai, "Phục Cùng" lập tức hiểu rất có thể người thứ mười một vào ván cờ là người đi ngay sau hắn ta, tất cả bọn họ cũng chưa từng gặp!

Nghĩ tới đây, hắn ta nhanh chóng nói: "Vậy nghĩ cách liên hệ với Cô Miểu, Họa, Thế Vị và Phi Vinh trước.

"Không Mông" khẽ gật đầu, chợt nói: "Ứng Thanh Quyệt đã đền tội, hiện tại chúng ta có thể trực tiếp kêu gọi tôn hiệu bốn vị kia!"

Nói xong, nàng mở miệng trước tiên, "Cô Miểu.."

Tiếng nói vừa dứt, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền vào trong tai nàng: "Không Mông!"

"Hiện tại ta và Cửu Nghi sơn Thế Vị, Lưu Lam hoàng triều Kiệm Thứ còn có Luân Hồi tháp Phi Vinh đi chung, đã sắp đến gần Kiến Mộc!"

"Ta vẫn không liên lạc được với ngươi và Bùi Lăng, còn có người vào ván cờ khác.

"Tiên tổ trảm Kiến Mộc!"

"Ngươi nhanh chóng đến gần Kiến Mộc tụ hợp!"

Nghe vậy, "Không Mông" khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, "Cô Miểu" tham gia nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, biết chuyện tiên tổ trảm Kiến Mộc sớm hơn bọn họ!

Nghĩ tới đây, nàng lập tức trả lời: "Được!"

Ngay lúc "Không Mông" và "Cô Miểu" cách không nói chuyện, "Phục Cùng" cũng trầm thấp gọi: "Họa, Họa, Họa.."

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi nguy nga gốc tùng cô độc, gió dài thổi qua, lá tùng rì rào bay loạn như mưa nặng hạt.

Trên bàn đá, bàn cờ yên tĩnh, trên đó trắng đen rõ ràng, đan xen chém giết.

Từng vị Đại Thừa Bàn Nhai giới đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ván cờ trước mặt, im lặng không nói.

Tiếng gió nổi lên xung quanh, áo bào phần phật, lúc này mỗi một vị Đại Thừa đều như pho tượng, không có bất cứ động tĩnh gì.

Đột nhiên, trên bàn cờ đã thật lâu không thay đổi, lại có một quân cờ đen hóa thành cờ trắng!

Phát hiện ván cờ có thay đổi, rất nhiều Đại Thừa nhìn chằm chằm ván cờ lập tức nghiêm mặt, chỉ có điều thấy không phải "Cựu" hạ cờ, phần lớn đều thầm nhẹ nhàng thở ra.

Cho đến bây giờ, đã rất lâu rồi không thấy cờ trắng bị ăn.

Nghĩ đến bên Bùi Lăng đã thành công ổn định cục diện!

Cửu Nghi sơn "Điều Chu" trầm giọng nói: "Đây là quân cờ đen thứ ba biến thành cờ trắng!"

Thiên Sinh giáo "Chân Đô" mắt sắc lạnh nhạt, áo bào trắng như tuyết chiếu rọi bảo thạch sáng chói mắt trên mi tâm, hắn ta đứng chắp tay, thản nhiên nói: "Chúng ta đều cầm cờ trắng vào ván cờ"

"Cờ trắng càng nhiều, thế cục càng tốt cho chúng ta!"

Tố Chân Thiên "Triều Tễ" váy dài bồng bềnh, động tác gật đầu trong tùy ý lộ ra vẻ ưu nhã khó tả, chậm rãi nói:

"Thế cục hiện tại vẫn là cờ đen thế lớn, vẫn chiếm cứ ưu thế nhưng cũng may đã không phải là tử cục tuyệt đối.."

Nàng còn chưa nói hết, phía trên ván cờ đột nhiên có tám quân cờ đen dính liền nhau, trong nháy mắt hóa thành cờ trắng!

Nhìn tình cảnh trước nay chưa từng có này, tất cả Đại Thừa vây xem đều khẽ giật mình.

Tám quân cờ đen biến thành cờ trắng?

Đây là có chuyện gì?

Nhưng không đợi mấy Đại Thừa suy nghĩ, một quân cờ đen ở vị trí then chốt cũng chuyển biến thành cờ trắng!

Thế cục trên bàn cờ lập tức xảy ra sự biến hóa long trời lở đất!

Trước đó số lượng cờ đen rất nhiều, khí thế hùng hổ chiếm lấy cơ hội thắng tuyệt đối, nhưng lúc này số lượng vẫn chiếm nhiều, lại như lập tức mất đi loại nhuệ khí không thể ngăn cản, đại thế nghiền ép kia. Ngược lại một phương cờ trắng, ba mươi hai quân cờ rải trên ván cờ mơ hồ có vẻ hô ứng lẫn nhau, khí thế đốm lửa nhỏ trên đồng bằng, lại như ngậm từng tia từng sợi khí thế phản thủ làm công!

Lúc này, "Cựu" vẫn đứng im bất động đột nhiên hạ cờ.

Cộc!

Một quân cờ đen rơi vào bàn cờ. Đây là một bước cờ rảnh rỗi, sau khi kết thúc không có bất kỳ cờ trắng gì bị ăn, ngay sau đó...

Một bóng dáng cao lớn, béo tốt xuất hiện bên cạnh bàn cờ đối diện "Cựu".

Hắn ta như người như thú như quỷ dị, trông như một tòa núi thịt mắt dọc u lục, răng hoẵng sắc bén chiết xạ từng điểm tia sáng lạnh.

Phía trên đầu thú có sừng thú xoay quanh vặn vẹo, như cành cây bò đầy dây leo trong rừng, rườm rà lại quái đản, người khoác áo bào thải vũ, trong tay nắm lấy một cái phiệt lâu không biết tộc quần gì, trong hốc mắt phiệt lâu có huyết hỏa chầm chậm nhảy nhót.

Nặng nề tang thương che lấp lại, chi tiết đêm ngày không rõ, chỉ cảm giác vô cùng cổ xưa, hỗn độn mơ hồ.

"Cựu" chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dưới mũ trùm sâm nhiên, nhìn về phía bóng dáng này, tiếng nói u lãnh: "Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa đã phục!"

Bóng dáng kia không do dự chút nào, lập tức đứng dậy bước ra ngoài Phù Sinh cảnh.

Mặc dù biết rõ đôi bên không cùng một thời không, Đại Thừa xung quanh vẫn nhao nhao ra tay, đủ loại thuật pháp, thần thông, nguyền rủa, cổ độc... Như mưa to gió lớn càn quét về phía hắn ta.

Rầm rầm rầm...

Tất cả công kích như ảo ảnh xuyên qua thể xác của bóng dáng kia, lại không cách nào chạm đến đối phương. Núi thịt khổng lồ run rẩy bước đi, ven đường phiệt lâu trong móng vuốt của hắn ta tản ra hơi khói đỏ hồng, nhuộm vào hư không, trông như một đầu huyết hà to lớn, lấy hốc mắt phiệt lâu làm đầu nguồn ào ạt chảy xuôi, uốn lượn đi xa từng chút một.

Hắn ta nhanh chóng rời khỏi Phù Sinh cảnh.

Nhìn tình cảnh này, "Điều Chu" từ tốn nói: "Không cần thử nữa"

"Hiện tại, đến lượt chúng ta hạ cờ!"

1076 chữ

Chương 3112: Xuất phát, đi Kiến Mộc! (3)

Nghe vậy, Luân Hồi tháp "Trường Tụy" tiến lên trước một bước, tiếng nói khô khan: "Ta đến!"

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Thần miếu trong rừng.

Cự mộc che trời, cành lá tụ hợp, màu xanh biếc đậm nhạt, vây quanh cung điện khí tức tang thương.

Linh tước bảy sắc nghỉ lại đầu cành, tiếng chiêm chiếp liên tiếp, dưới rừng có thải điệp bay múa, rong chơi giữa rất nhiều thiên tài địa bảo, gió núi mang đến khí tức linh tuyền ở xa xa, ý trơn bóng từng tia từng sợi.

Vạn vật yên tĩnh tươi đẹp.

Ngay lúc này, két!

Cửa lớn thần miếu ầm vang mở rộng.

Một bóng người huyền bào nhanh chân đi ra từ bên trong.

Hắn áo bào phần phật, cả người quanh quẩn ý cao xa mờ mịt, chính là Bùi Lăng.

Lúc này, hắn nhíu mày như hơi không vui.

Vừa rồi hắn chỉ muốn tìm mấy tên Hồ tiên dẫn đường cho mình, tộc trưởng "Tế" cho hắn một phần bản đồ khu vực Thanh Khâu làm gì?

Mặc dù tộc trưởng "Tế" kia đã nói cụ thể chỗ ở của mấy tên Hồ tiên này trong Thanh Khâu cho hắn biết, hơn nữa ra lệnh cho mấy tên Hồ tiên kia phải tiếp đón hắn thật tốt, nhưng lại không biết vì lý do gì không chịu để hắn dẫn mấy tên Hồ tiên kia ra khỏi Thanh Khâu...

Hắn đã nói mình không phải người như vậy!

Tộc trưởng "Tế" lại còn chơi trò này với hắn!

Đáng tiếc, bây giờ mình có việc trong người, không thể thường trú ở Thanh Khâu, chỉ có thể đợi sau này lại đến nơi đây...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, vừa bước đi về phía toà hồ lớn trong Thanh Khâu, vừa bắt đầu nhớ lại quá trình thành tiên lần này.

Dựa theo thao tác của hệ thống, vốn lần này hắn có thể thành tựu Tiên Vương.

Thậm chí, thao tác của hệ thống có khả năng không chỉ Tiên Vương, mà là Tôn vị!

Muốn thành Tôn cần đồng thời có sự tồn tại và biểu tượng trong "Quá khứ" và "Tương lai".

Đối với năm tháng hồng hoang, hắn thuộc về "Tương lai", chỉ cần để lại biểu tượng của mình trong năm tháng quá khứ, hắn cũng đã thành công hơn phân nửa...

Nếu vừa rồi hắn thuận lợi thành Vương, rất có thể thao tác kế tiếp của hệ thống là thành Tôn!

Chỉ có điều, rốt cuộc là ai công kích hắn, cắt ngang hệ thống uỷ thác?

Lúc ấy hắn cũng không cảm thấy khó chịu, căn bản không biết là ai âm thầm ra tay với hắn!

"Thao tác sau cùng của hệ thống là dùng [Thỉnh Tiên Thuật] mời Yếm Khư tiên tôn, chiếm cứ đêm tối.."

"Việc này không khó"

"Chút nữa ta chỉ cần làm theo là được"

"Thành công tất nhiên là nhiên tốt nhất "Nếu thất bại..."

"Liền tìm vị Tiên Vương chân chính, thỉnh giáo một chút...

Đang lúc hắn nghĩ như vậy, giữa rừng núi phía trước thúy lam uốn lượn như dải, một bóng dáng thướt tha chậm rãi đi tới.

Nàng áo trắng nhanh nhẹn như ánh trăng hậu thế thất lạc một đoạn, rơi vào trong đoạn sơn dã xinh đẹp mềm mại này, sau khi trải qua dòng suối trong veo lặp đi lặp lại tẩy trắng, chỉ để lại một vòng ánh sáng thuần túy nhất. Chân trần tuyết trắng bước qua trong rừng dày đặc rêu xanh, bước liên tục khoan thai, bàn chân tinh tế không tì vết như linh ngọc điêu khắc thành, oánh nhuận óng ánh trong khu rừng mờ tối.

Giữa làn váy bồng bềnh lại như một vòng ánh trăng e lệ, bồi hồi trong mây như thăng không phải thăng, muốn thăng lại giấu.

Chín cái đuôi cáo xoã tung lôi kéo ở phía sau, lắc lư theo bước chân như mặt nước được ánh trăng chiếu sáng, sóng ánh sáng lăn tăn, lại như một chiếc thuyền con trong một mảnh lăn tăn, chở một cái mộng cảnh mơ hồ, lặng yên đưa đến.

Chính là "Phong Nhung".

Bùi Lăng lập tức dừng bước, nhìn qua "Phong Nhung" mỉm cười đi tới, nghiêm trang hỏi: "Chuyện gì?"

"Phong Nhung" sóng mắt lưu chuyển, mị thái tự nhiên, tiếng nói mềm mại đáng yêu: "Nhân tộc, tối hôm được chứ?"

Nàng bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng đi đến trước mặt Bùi Lăng, xoay vòng quanh hắn một vòng tròn, khóe miệng nhếch lên, "Cảnh trí Thanh Khâu tĩnh mịch đáng yêu, phải sống thêm mấy ngày mới có thể lĩnh hội được phong tình nơi đây?"

Đang nói, "Phong Nhung" đột nhiên khẽ giật mình, tối hôm qua tên nhân tộc này vẫn chỉ là Đại Thừa, sao hiện tại đột nhiên thành tiên?

Hơn nữa, loại khí tức này khiến nàng cũng cảm thấy kinh khủng...

Tiên vị của nhân tộc này đã phía trên nàng!

Nghe thấy đối phương không phải cố ý tới tiếp đón mình, trong lòng Bùi Lăng rất bất mãn.

Lần này hành trình Thanh Khâu bốn bề nguy hiểm, cạm bẫy khắp nơi, có thể nói hung hiểm đến cực điểm!

Tìm lại ngọn nguồn, đều do "Phong Nhung" trước mặt bắt hai vị tiền bối "Tử Tắc" và "Phục Cùng" để dụ hắn tới! Nếu không phải hiện tại mình không có thời gian, tộc trưởng "Tề" lại không cho hắn đưa "Phong Nhung" và mấy tên Hồ tiên ra khỏi Thanh Khâu, không dạy dỗ tên Hồ tiên này một trận thì không được!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Không cần!"

"Bùi mỗ còn có chuyện quan trọng trên người, không tiện ở lâu, các từ!"

Tiếng nói vừa ra, hắn không trì hoãn nữa, bước ra một bước, bóng dáng lập tức biến mất dưới rừng.

Ngay sau đó, hắn xuất hiện dưới một tòa lầu nhỏ rất quen thuộc.

Lầu nhỏ, chính đường.

Năm người "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc" ngồi vây quanh phía dưới đang nghị sự, phát hiện động tĩnh cùng nhau nhìn sang.

Thấy cuối cùng Bùi Lăng đã trở về, vẻ mặt năm người khẽ động, nhao nhao lộ ra nét mừng.

1078 chữ

Chương 3113: Tàn cuộc phi thăng

Thần niệm của Bùi Lăng lập tức đảo qua trên người năm người, thấy năm người tất cả như thường, khí tức đều đã thành tiên cũng hơi ngạc nhiên, đã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Ngay sau đó, hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng: "Xuất phát, đi Kiến Mộc!"

Hồng hoang.

Kiếp vẫn như màn che đậy vòm trời.

Ám ảnh to lớn bao phủ mặt đất, sắc trời ảm đạm, khó phân biệt.

Một chiếc pháp chu phi độn giữa không trung, nó mau lẹ như điện, lôi kéo ra một đường ánh đỏ như băng rua uốn lượn kéo dài trong hư không, chui vào chân trời.

Trong pháp chu bày biện đường hoàng.

Không gian trong chính sảnh rộng rãi, khắp nơi điêu khắc hoa văn phức tạp, trướng thêu nhẹ khép, từng tầng gấm ống nâng lên, hiện ra thềm son mạ vàng khảm bảo.

Trên thềm son, Bùi Lăng huyền bào như đêm ngồi trên chủ vị, phía dưới tay trái là một bên thánh đạo gồm "Hồn Nghi" và "Phục Cùng" tay phải là một bên chính đạo gồm "Không Mông", "Mặc Côi" còn có "Tử Tắc". Lúc này, "Không Mông" khép tay áo ngồi đó, lông mi dài như cánh quạt, đôi mắt sáng đầy nước, nhìn chằm chằm trên đầu Bùi Lăng, tiếng nói hòa hoãn: "... Trên cơ bản tình huống mà ta và Mặc Côi gặp phải là như thế."

"Lúc cuối cùng leo lên Kiến Mộc, những chuyện trải qua không khác Phục Cùng, Tử Tắc là bao"

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng lập tức hơi nghi ngờ.

Năm vị tiền bối "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc" đều từng leo lên Kiến Mộc?

Đây cũng là nguyên nhân năm vị tiền bối thành tiên?

Không đúng!

Đang nói trò đùa gì vậy!

Cho dù vài ngàn năm trước, xung quanh Kiến Mộc không có nhiều tiên nhân hội tụ như vậy, chỉ đơn thuần leo lên Kiến Mộc cũng có được ba đầu quy tắc!

Một cái trong đó là không được làm trái thiên cương!

"Hồn Nghi" tiền bối và "Không Mông" tiền bối đạt tới tám mươi mốt trận đạo kiếp như thế nào, hắn rất rõ ràng!

Điều này rõ ràng đã xúc phạm quy tắc này!

Hơn nữa, dù Kiến Mộc không phát hiện, nếu năm vị tiền bối đã leo lên Kiến Mộc thành công, vì sao không tiến vào giới thiên thượng giới, trở về năm tháng Bàn Nhai giới thời kỳ hậu thế, mà lại về Thanh Khâu năm tháng trận chiến hồng hoang?

Trong này... Rõ ràng có vấn đề lớn!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Vô Thủy tiền bối có để lại lời nào cho ta?"

Nghe vậy, "Phục Cùng" cách đó không xa nói: "Vô Thủy tiền bối nói, Kim Ô tộc và Long tộc đã chính thức khai chiến"

"Mười đầu Đại Nhật Kim Ô đã có con thứ hai rơi vào tay Long Hậu"

"Nếu Long Hậu lại ra tay lần nữa, chắc chắn bộ tộc Kim Ô sẽ có Tiên Vương hạ giới!"

"Nhân tộc ta sẽ chặt đứt Kiến Mộc trước khi Tiên Vương Kim Ô tộc hạ giới!"

"Vô Thủy tiền bối muốn sau khi ngươi quay về, lập tức tiến về Kiến Mộc tụ hợp"

Nghe xong lời nói này, Bùi Lăng ngẩn ngơ, Đại Nhật Kim Ô rơi vào tay Long Hậu...

Hắn bị hệ thống điều khiển, từng cho Long Hậu ăn chín mặt trời!

Sau đó không hiểu sao bắt đầu leo lên Kiến Mộc.

Lại gặp được mặt trời mà mình đút cho Long Hậu ở trên Kiến Mộc.

Khi đó, trong mỗi một vòng mặt trời đều có Đại Nhật Kim Ô tương ứng đang ngủ say...

Thì ra là thế!

Lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quái, đầu chi nhánh thăng tiên (Mười mặt trời giữa bầu trời] này vô cùng khó hiểu!

Hiện tại xem ra, tất cả lại vừa vặn đối đầu!

Kim Ô tộc và Long tộc đại chiến, hiển nhiên hai bên đều thật sự quyết tâm.

Long Hậu đột nhiên tự mình ra tay, ngoại trừ Đan Hi đã bắt chín vị Đại Nhật Kim Ô khác...

Long Hậu nuốt chín mặt trời, lại dùng chín vòng mặt trời kia nhốt chín vị Kim Ô.

Khí tức Kim Ô hừng hực bá đạo, Đại Nhật chân hỏa càng có thể đốt diệt chúng sinh vạn vật.

Địa vực tiếp nhận được chân hỏa mười mặt trời ở phương thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa Phù Tang và Tầm Mộc trong tam đại thần mộc không cần nhắc đến.

Bởi vậy, Long Hậu đã cầm tù chín vị Kim Ô trong chín vòng mặt trời, tất cả đều treo ở phía trên Kiến Mộc.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: "Vô Thủy tiền bối còn nói cái gì?"

Phía dưới, "Tử Tắc" trầm giọng nói: "Vô Thủy tiền bối chỉ nói những thứ này"

"Ngoại trừ cái đó ra, lúc ngươi vẫn chưa về, còn nói cho chúng ta biết, ngươi cũng đang leo lên Kiến Mộc "Chỉ có điều chậm hơn năm người chúng ta một bước"

Hả?

Bùi Lăng nghe vậy lại khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng.

Là "Từ không sinh có".

"Vô Thủy" tiền bối chắc đã nắm giữ "Bản nguyên" đại đạo "Từ không sinh có".

Chẳng trách...

Năm vị tiền bối "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" này có thể thành tiên!

Năm vị tiền bối căn bản không leo lên Kiến Mộc thật, mà là vì một câu của "Vô Thủy" tiên tổ!

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ tất cả chi tiết thành tiên lần này...

Đầu chi nhánh thăng tiên [Thiên đạo chính thống] này, hắn cần đồng thời đi con đường của "Yếm Khư tiên tôn và "Ly La" tiên tôn.

Thông qua con đường của "Yếm Khư" tiên tôn làm trái thiên cương, gia tăng đạo kiếp lên trên cực hạn thiên đạo; Lại thông qua con đường của "Ly La" tiên tôn dẫn hạ thiên kiếp, khiến trận đạo kiếp không tồn tại kia ngồi vững trong thiên đạo!

Hai con đường này, thiếu một thứ cũng không được!

1096 chữ

Chương 3114: Tàn cuộc phi thăng (2)

Hiện tại xem ra lúc ấy hắn có thể không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi giữa ở chung với Long Hậu với leo lên Kiến Mộc, chính là vì hệ thống mượn lực lượng từ câu nói này của "Vô Thủy" tổ sư!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí, bình tĩnh nói: "Mặc dù chúng ta đều đã leo lên Kiến Mộc, nhưng ở trong đoạn năm tháng này, tiên nhân tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể"

"Lần này lại trèo lên Kiến Mộc, nhất định bốn bề nguy hiểm, vô cùng hung hiểm.

"Kính xin năm vị tiền bối cẩn thận một chút!"

"Từ không sinh có" đã thành sự thật.

Đã vậy, hắn không cần thiết nhiều lời với việc này.

Chỉ cần nhắc nhở năm vị tiền bối cẩn thận là được!

"Không Mông" nhẹ gật đầu, cần cổ trắng thon dài thắng tắp như cổ thiên nga, lúc nhìn quanh xinh đẹp rạng rỡ:

"Đây là tất nhiên"

Nói xong, nàng lại nói tiếp, "Cô Miểu, Thế Vị, Phi Vinh, Kiệm Thứ đã đến phụ cận Kiến Mộc"

"Nhưng chúng ta tạm thời không liên lạc được với U Tố mộ Họa"

"Hiện tại còn không thể xác định hắn đã vẫn lạc hay chưa...

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh.

Lực lượng của Kế Sương Nhi chưa khôi phục, hiện tại hắn vẫn không thể định vị vị trí quân cờ khác.

Nhưng các vị tiền bối "Không Mông" đều không liên lạc được "Họa", đây cũng không phải việc gì lớn.

U Minh trong năm tháng hồng hoang tự thành một giới.

Hiện tại "Họa" ở U Minh, năm vị tiền bối "Không Mông" lại ở bên ngoài U Minh.

Hai giới cách xa nhau, "Họa" lại chưa thành tiên, không nghe được giọng nói của năm vị tiền bối "Không Mông" là chuyện hợp tình hợp lý.

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng nói: "Trước khi chúng ta thành tiên, Họa vẫn đang bình thường, sẽ không vẫn lạc đơn giản như vậy"

"Giao chuyện này cho ta là được."

"Không Mông" nhẹ gật đầu, nói: "Được"

Sau đó, trong pháp chu im lặng một lúc ngắn ngủi.

Thấy năm vị tiền bối không có gì khác muốn bổ sung, Bùi Lăng lập tức nói: "Năm vị tiền bối vất vả, trảm Kiến Mộc sắp đến, nếu không có tin tức khác giao lưu, kính xin về tĩnh phòng nghỉ ngơi trước, điều chỉnh trạng thái"

"Tiếp theo là một trận lấy thiên chi phạt.

"Nhất định phải toàn lực đối phó!"

Năm người "Không Mông" nghe vậy đều nghiêm nghị: "Được!"

Thế là năm người nhanh chóng rời đi.

Cửa khoang chính sảnh chầm chậm đóng lại, trên bậc thang nhẹ vang lên, tiếng động nhanh chóng đi xa.

Chính sảnh to như vậy chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Không gian bên ngoài cửa sổ thủy tinh vẫn bị che phủ, sắc trời ảm đạm soi sáng ra đôi mắt sắc tĩnh mịch của hắn.

Vô số vân triện trên pháp chu sáng tắt, lúc độn không lại lặng yên không một tiếng động.

Nơi đi qua không có sinh linh phát hiện.

Chợt có Tàn Tiên cảm giác khác thường, nhưng vừa lên không chưa tới gần pháp chu đã sợ hãi hoảng hốt, lập tức theo bản năng tránh ra thật xa, trong thuyền một mảnh vắng vẻ, rèm châu rủ xuống không nhúc nhích tí nào như đất bằng.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trên dưới cả người lập tức hiện lên lít nha lít nhít đường vẫn màu đỏ sậm. Chẳng mấy chốc, bóng tối hiện ra, cánh tay tinh tế trắng nõn duỗi ra, huyền bào bay xuống, hóa thân Mạc Lễ Lan xuất hiện.

Nàng thu tay áo ngồi xuống một cái ghế cách đó không xa, cử chỉ thanh tao lịch sự như kiều nữ khuê phòng.

Nhìn hóa thân của mình, Bùi Lăng đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Đại tiểu thư, tình huống bây giờ của ngươi như thế nào?"

Kế Sương Nhi điều khiển hóa thân đôi mắt sáng nhẹ nháy, tiếng nói ngọt giòn trả lời: "Ta không sao"

"Kế Vũ, lần này ngươi thành tiên, ta cũng nhận được trả lại"

"Nếu không có những biến cố khác, qua mấy canh giờ ta có thể gần như hoàn toàn khôi phục!"

Mấy canh giờ... Vẫn kịp trước khi chạy tới Kiến Mộc!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Hành trình Thanh Khâu lần này, không biết đại tiểu thư có ý kiến gì không?"

Kế Sương Nhi đã từng nói với hắn, đối với "Tương lai", hắn thuộc về "Quá khứ"; đối với "Quá khứ", hắn lại thuộc về "Tương lai". Lúc ấy hắn không biết rõ ý của câu nói kia, bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt tới Kim Tiên, lại nắm giữ pháp tắc "Thời gian", đã hiểu rõ chân ý của câu nói này.

Hiện tại, hành trình Thanh Khâu liên quan đến Phù Sinh kỳ cục, hắn lại muốn nghe ý của Kế Sương Nhi.

Nghe nói như thế, Kế Sương Nhi cau lại hàng lông mày kẻ đen, nghiêm túc suy nghĩ một lát, lúc này mới do dự nói: "Kia giống như... Là một trận ván cờ trong ván cờ"

"Như thế không chỉ có một ván cờ"

Ván cờ trong ván cờ?

Không chỉ một?

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, sự kiện Thanh Khâu bắt đầu là vì một thí nghiệm của "Yếm Khư" tiên tôn!

Mà thí nghiệm của "Yếm Khư" tiên tôn cũng không chỉ liên quan đến một chủng tộc Cửu Vĩ Hồ!

Gần như tất cả đại tộc chư thiên vạn giới, "Yếm Khư" tiên tôn đều không buông tha!

Những đại tộc bị "Yếm Khư" tiên tôn thí nghiệm đều có giấu ván cờ như vậy? Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng hỏi: "Ván cờ tương tự, tổng cộng có bao nhiêu?"

Kế Sương Nhi lập tức nói: "Loại ván cờ trong ván cờ này, chắc còn có tám cái...

"Nhưng cụ thể ở nơi nào, là dạng gì, ta cũng không rõ ràng"

"Chỉ biết những ván cờ trong ván cờ kia đều tồn tại trong năm tháng càng xa xưa hơn"

"Trận ván cờ trong ván cờ Thanh Khâu này, chắc Kế Vũ ngươi không phải nhóm người đầu tiên tham gia...

1075 chữ

Chương 3115: Tàn cuộc phi thăng (3)

"Loại ván cờ trong ván cờ này rất cổ quái!"

"Nếu cuối cùng Kế Vũ ngươi thất bại, chắc còn có kẻ đến sau, tiếp tục đi tham gia ván cờ trong ván cờ Thanh Khâu.."

Nghe vậy, Bùi Lăng dần cảm thấy không đúng.

Còn có tám ván cờ trong ván cờ...

Tính cả Thanh Khâu là chín cái.

Nếu lại tính cả ván cờ trận chiến hồng hoang này, vừa lúc là mười ván cờ!

Mười ván cờ...

Năm tháng càng xa xưa hơn...

Hắn không phải nhóm người đầu tiên tham gia...

Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mười ván cờ này là mười bàn tàn cuộc phi thăng trong Phù Sinh cảnh Bàn Nhai giới!

Lúc trước tu vi của hắn đạt tới Đại Thừa, trở thành người dẫn đường tiên lộ thế hệ này, dẫn đầu tất cả Đại Thừa Bàn Nhai giới tiến về Phù Sinh cảnh, rút ra tàn cuộc phi thăng.

Lúc đó hắn đã nghe tiền bối chín tông nói, tàn cuộc phi thăng có hung có cát, lần tiên lộ của "Hằng Tà" tổ sư rút ra ván cờ trận chiến hồng hoang.

Ván cờ đã từng xuất hiện, trong chín ván cờ phía sau sẽ không xuất hiện lần nữa..

Đương nhiên, hiện tại xem ra cách nói này hoàn toàn là nói bậy!

Tình huống hiện tại, nếu hắn đoán không sai, ván cờ trận chiến hồng hoang này là chiến trường chính Chín trận tàn cuộc phi thăng còn lại đều là ván cờ trong ván cờ mà Kế Sương Nhi nói tới! Những người đã từng tham gia ván cờ trong ván cờ này, chính là các tổ sư khác Bàn Nhai giới đã từng tiến về Phù Sinh cảnh, mở ra tàn cuộc phi thăng!

Lần này hắn trải qua ván cờ Thanh Khâu, chính là một trong mười bàn tàn cuộc phi thăng Phù Sinh cảnh Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hiểu những tổ sư thành công phi thăng trong Bàn Nhai giới, đều đi những ván cờ trong ván cờ này!

Những ván cờ trong ván cờ này chắc có khó có dễ, sẽ không có chuyện ván cờ trong ván cờ nào cũng nguy hiểm như ván cờ Thanh Khâu, lấy thực lực của hắn đều rơi vào tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Ngoại trừ ván cờ Thanh Khâu, những ván cờ trong ván cờ khác cũng có cửa vào ở đoạn năm tháng này?"

Kế Sương Nhi hơi trầm ngâm, trong giây lát hơi không xác định nói: "Chắc có.."

"Nhưng ta không cảm giác được vị trí cụ thể.

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức nhớ lại, hắn đã từng hỏi "Yếm Khư" tiên tôn làm thế nào hắn mới có thể trở lại vị trí năm tháng bình thường của mình.

Lúc ấy "Yếm Khư" tiên tôn có nói ba cách: Thứ nhất là trực tiếp dựa vào thọ nguyên vô cùng vô tận, sống đến hậu thế; thứ hai là leo lên Kiến Mộc; thứ ba là lại đến Phù Sinh kỳ cục một lần.

Hiện tại hắn muốn lại trèo lên Kiến Mộc.

Nhưng hành trình Thanh Khâu lần này, hắn đạt được pháp tắc "Thời gian" cũng bỏ ra cái giá phải trả tương ứng.

Cho dù leo lên Kiến Mộc cũng chưa chắc có thể trở lại năm tháng ban đầu.

Đường duy nhất có thể đi là lại đi Phù Sinh kỳ cục một lần nữa!

Mà điều này...

Lại cần tìm được một trận ván cờ trong ván cờ mới!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng nói tiếp: "Tiếp theo ta phải đi tham gia nhiệm vụ nhân tộc trảm Kiến Mộc "Đại tiểu thư có đề nghị gì?"

Kế Sương Nhi nhẹ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn qua hắn, trịnh trọng nói: "Ngươi... Mọi việc cẩn thận!"

Bùi Lăng nghe vậy hơi ngẩn ngơ, chợt vừa cười vừa nói: "Được!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn vung ống tay áo một cái, vô số vẫn triện, phù lục bay lên quanh mình, giăng khắp nơi như số tấm lưới tầng tầng lớp lớp, bao quanh toàn bộ pháp chu như kín không kẽ hở.

Bố trí cấm chế hoàn tất, Bùi Lăng lập tức kiềm chế tâm thần, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Chẳng mấy chốc, tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành, hắn nhìn hóa thân Mạc Lễ Lan, lúc này Mạc Lễ Lan huyền bào phần phật lay động như thủy triều đi đến, khí chất thuộc về kiều nữ khuê phòng quanh người nàng lập tức tan thành mây khói, lại là ý chí Kế Sương Nhi đã bị hắn thu hồi vào bản thể.

Ngay sau đó, Bùi Lăng thao túng hóa thân Mạc Lễ Lan đánh ra từng đạo pháp quyết khí tức huyền diệu.

Đây là (Thỉnh Tiên Thuật I!

Hắn muốn mời "Yếm Khư" tiên tôn, chiếm cứ đêm tối, hoàn thành trình tự thành Vương!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hóa thân Mạc Lễ Lan đã đánh ra pháp quyết [Thỉnh Tiên Thuật] hoàn chỉnh, trong tối tăm trật tự dao động, lực lượng huyền diệu như gợn nước vô hình hơi dập dờn.

Nhưng ngay sau đó...

Tiên lực trong cơ thể hóa thân Mạc Lễ Lan hỗn loạn một trận, khí huyết hơi bốc lên, sau một lúc lâu tất cả cũng dần bình phục lại, lại không xảy ra chuyện gì hết.

Thi triển [Thỉnh Tiên Thuật] thất bại!

Bùi Lăng giật mình, lập tức nhận ra điều không đúng.

Lúc hắn còn chưa thành tiên cũng đã hoàn toàn nắm giữ [Thỉnh Tiên Thuật] này, hiện tại không có khả năngthi triển sai!

Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, đưa tay nắm chặt hóa thân bàn tay Mạc Lễ Lan, Mạc Lễ Lan nhanh chóng hóa thành một đoàn bóng tối thuần túy, hòa vào trong cơ thể của hắn.

Lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm hiện ra, trong giây lát đã biến mất vô tung.

Ngay sau đó, bản thể Bùi Lăng bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết, giống như đúc cái mà hóa thân vừa thi triển.

1077 chữ

Chương 3116: Thời cơ sắp tới!

Trong chớp mắt pháp quyết cuối cùng hoàn thành, hắn cũng giống hóa thân Mạc Lễ Lan vừa rồi, tiên lực trong cơ thể lập tức hỗn loạn, khí huyết đi loạn, khí cơ bốc lên.

Chờ sau khi tất cả khí tức bình phục, lại thi triển [Thỉnh Tiên Thuật] thất bại!

Cảm nhận được lực lượng huyền diệu trong nơi tối tăm tan thành mây khói, sắc mặt Bùi Lăng hơi thay đổi.

Loại cảm giác này...

Dường như thứ hắn vừa thi triển không phải tiên thuật, mà là lung tung đánh ra mấy pháp quyết!

"Pháp quyết mà ta thi triển không có bất cứ vấn đề gì!"

"Là [Thỉnh Tiên Thuật] thay đổi!"

"Đây là có sự tồn tại gì đó thay đổi điều kiện thi triển (Thỉnh Tiên Thuật Y...

"Không!"

"Không chỉ điều kiện thi triển, mà trật tự bản chất của tiên thuật này bị thay đổi!"

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên nhìn về một phương hướng.

Trong nháy mắt ánh mắt hắn xuyên qua pháp chu, xuyên qua núi non trùng điệp, vô số cách trở, trông thấy một khoảng đất trống hoang tàn vắng vẻ, cũng không có bất kỳ sinh linh có trí gì ở hồng hoang.

Bùi Lăng cách không khóa chặt khoảng đất trống kia, sau đó đánh ra pháp quyết, ống tay áo nhẹ vung lên, một chỉ nhẹ nhàng điểm xuống.

Đây là tiên thuật, [Tinh Thần Chỉ Nhưng một chỉ điểm ra, khoảng đất trống kia yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có cát đá lăn loạn theo gió, tiếng rì rào nối liền không dứt, không có bất kỳ biến hóa nào.

Tiên lực trong cơ thể Bùi Lăng lại hỗn loạn.

Hắn mặt không đổi sắc, tiếp theo lại cách không khóa chặt một đầu Tàn Tiên như sứa ở nơi xa.

Tàn Tiên kia lơ lửng giữa không trung, sáng long lanh óng ánh, lít nha lít nhít xúc tu như mây mù bồng bềnh xung quanh.

Trong tay Bùi Lăng liên tục kết động pháp quyết, tiên lực bành trướng, điều động.

Đây là tiên thuật Trọng Minh tông, [Kim Quan Táng Thế 1!

Chẳng mấy chốc pháp quyết hoàn thành, tiên lực trong cơ thể hắn nhanh chóng hỗn loạn, khí huyết ngược dòng, lại thi triển tiên thuật thất bại!

Suy nghĩ của Bùi Lăng xoay chuyển, trong tay lại bấm pháp quyết, lần này pháp quyết đặc biệt rườm rà, phức tạp, cũng đặc biệt huyền diệu.

Ngay sau đó, hắn khép hai mắt lại, tiếng nói rộng lớn to lớn: "Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn che khuất mắt phải, mắt trái chậm rãi mở ra...

Trên trời cao lập tức gió nổi mây phun, một vết rách to lớn xuyên qua toàn bộ phương trời cao này.

Khí tức lạnh băng, công chính, cao xa... Tràn ngập càn khôn.

Vết rách chầm chậm mở ra, một con ngươi to lớn nhanh chóng xuất hiện.

Thấy tiên thuật làm trái thiên cương có thể thi triển, Bùi Lăng lập tức nhắm mắt trái lại, tán đi pháp quyết trong tay.

"Ba môn phổ thông tiên thuật không thể thi triển "Chỉ có tiên thuật làm trái thiên cương không bị ảnh hưởng...

"Thay đổi quy tắc cấu thành của tất cả tiên thuật phổ thông, có thể làm được điểm này, chỉ có hai vị nắm giữ trật tự và nắm giữ hỗn độn!"

"Đây cũng là tranh đấu giữa Ly La tiên tôn và Yếm Khư tiên tôn"

"Trong đó một phương sửa lại quy tắc tiên thuật!"

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, đây là chiến đấu giữa Tiên Tôn!

"Cựu" và "Vị" có thể thay đổi "Quá khứ" và "Tương lai".

Để chuyện đã xảy ra biến thành một chuyện khác.

Để chuyện không thể xảy ra thật sự xảy ra!

"Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn thì có thể chế định hoặc là phá hỏng quy tắc của chư thiên vạn giới!

Công pháp, thần thông, tiên thuật... Đều có thể tùy ý sửa đổi.

Hai vị kia chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể để một môn tiên thuật uy năng cường đại không gì sánh được biến thành chủ nghĩa hình thức không dùng được.

Cũng có thể để một môn thuật pháp phổ thông tầm thường nhất, hóa thành tiên thuật kinh khủng hủy thiên diệt địa...

Sau khi bùi ngùi một lúc, Bùi Lăng nhanh chóng tập trung ý chí.

Hiện tại không thể dùng I Thỉnh Tiên Thuật], hắn muốn trở thành Tiên Vương cũng chỉ có thể tự mình đi đến bên cạnh thế giới "Vô Tự"...

Nhưng bây giờ hai vị Tiên Tôn đã chính thức khai chiến, một khi hắn thật sự đến bên cạnh "Vô Tự", gặp được "Yếm Khư" tiên tôn, chắc chắn sẽ bị cuốn vào chiến trường của hai vị Tiên Tôn!

Ngoại trừ cái đó ra, lúc ấy hệ thống uỷ thác thất bại cũng là vì quy tắc của tiên thuật [Thỉnh Tiên Thuật] này bị thay đổi, không thi triển được?

Không!

Sau đó hệ thống lại đưa tặng đạo lữ cho hắn cũng bị cắt ngang, điều này không liên quan đến tiên thuật...

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra cái gì đó, sau đó phát hiện mình lại có thể cảm giác được vị trí tất cả quân cờ!

Lực lượng của Kế Sương Nhi khôi phục nhanh như vậy?

Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu chuyện gì xảy ra...

Vừa rồi hắn liên tục thi triển tiên thuật thất bại, tiên lực tiêu tán ra đã bị Kế Sương Nhi hấp thu, tăng nhanh tốc độ khôi phục của Kế Sương Nhi.

Biết rõ ràng nguyên do, Bùi Lăng khép hai mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cảm giác quân cờ khác...

Trong đó có năm quân cờ đang ở bên cạnh hắn, chính là năm vị tiền bối "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Phục Cùng" và "Tử Tắc".

Còn có bốn quân cờ cách nơi đây cực kỳ xa xôi.

Căn cứ lời nói vừa rồi của năm vị tiền bối "Không Mông", chắc là bốn vị tiền bối "Cô Miểu", "Thế Vị", "Phi Vinh" và "Kiệm Thứ".

1117 chữ

Chương 3117: Thời cơ sắp tới! (2)

Ngoài ra, còn có hai quân cờ tản mát bên ngoài, dù là khoảng cách với bên Bùi Lăng hay bên "Cô Miểu" đều có một khoảng cách không nhỏ.

Hai quân cờ này, một quân ở phía sau bên trái pháp chu; một quân khác thì ở góc đông nam nghiêng phía trước pháp chu.

Cái trước hẳn là "Họa", hắn mất liên lạc với hắn ta ở U Minh, hướng kia đúng là lối vào mà bọn họ tiến vào U Minh lần trước.

Về phần cái sau...

Đây là một quân cờ mới thêm vào!

Lúc đầu người vào ván cờ Phù Sinh kỳ cục, tính cả hắn cũng chỉ có chín người.

Sau đó, vì "Cựu" và "Vị" hạ cờ khiến số lượng cờ trắng gia tăng, người vào ván cờ cũng từ chín người tăng đến mười một người.

Bây giờ lại tăng lên một quân cờ.

Tất cả người vào, tính cả hắn đã có mười hai người!

Xác định vị trí tất cả quân cờ, Bùi Lăng mở hai mắt ra, lúc này ngẩng đầu mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước. Sâu trong đáy mắt hắn có ánh sáng vàng ròng chầm chậm bốc lên, như là dây leo nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt đã lan ra toàn bộ con ngươi, Đại Nhật chân hỏa đặc hữu hừng hực gào thét mà ra, ánh mắt như lửa chiếu sáng phương thiên địa này.

Ngọn lửa vàng ròng bốc lên, một con đường vô cùng nhẽo như tùy thời tùy chỗ sẽ biến mất lặng yên hiện ra Đây là "U Đồ"!

Chỉ có Đại Nhật chân hỏa mới có thể chiếu rõ con đường này!

"U Đồ" đã hiện, khí tức kinh khủng, băng hàn, lạnh lẽo, tử vong... Lập tức tiêu tán ra từ bên trong. Con đường ảm đạm như ẩn như hiện, như có vô số cánh tay tinh tế tái nhợt nhô ra như thủy triều, muốn lôi kéo toàn bộ sinh linh đắm chìm vào bóng tối...

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh nhìn qua U Đồ, tiếng nói nhàn nhạt: "Họa tiền bối, ngươi lại cười một tiếng" Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt hắn cảm giác được cái gì đó, lúc này đưa tay chộp một cái vào lối đi phía trước.

Ngay sau đó, một bóng dáng đen nhánh lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

Cả người hắn ta lạnh lẽo u ám, có khí tức tai hoạ vô cùng dày đặc dây dưa quanh quẩn, chính là "Họa"! Cùng lúc đó, một luồng khí tức cuồn cuộn, kinh khủng truyền ra từ trong con đường, tử khí lập tức cuồn cuộn như thủy triều, gào thét như muốn đập ra.

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng lan tràn, trên mặt đất hoang vu của hồng hoang bò đầy băng sương màu xám đen, trong hư không có bông tuyết màu đen bay lả tả, hắt vẫy đầy trời.

Toàn bộ U Đồ bắt đầu run rẩy, như có biến cố cực lớn gì đó sắp xảy ra!

Bùi Lăng lập tức tiếng nói thật lớn nói: "Nghịch!"

Tử khí và hắc tuyết đầy trời lan tràn ra từ trong lối đi nhanh chóng rút lui dọc theo quỹ tích xuất hiện.

Đại Nhật chân hỏa trong mắt Bùi Lăng tan thành mây khói, U Đồ bị chiếu rõ nhanh chóng đóng lại.

Ngay chớp mắt lối đi này đóng lại, dường như có một ánh mắt tràn ngập u lãnh, uy áp, tử ý xuyên qua "Bất Quy"

lộ nhìn Bùi Lăng một chút.

Chỉ trong tích tắc, tuyết đen vừa biến mất lại hiện ra trong hư không, gào thét bay loạn.

Giữa thiên địa lại bị phủ thêm một lớp bụi mịt mờ màu đen.

Sự lạnh lẽo gào thét nhét đầy càn khôn. Dường như toàn bộ phương khu vực này đều suy tàn đông kết, quy về vĩnh tịch trong một cái liếc mắt đó!

Sắc mặt Bùi Lăng không có chút thay đổi nào, đao ý ầm vang bộc phát quanh người!

Sau lưng hắn lập tức dâng lên chín đạo thanh khí trong vắt như màn, trong nháy mắt nghiền nát tuyết đen thật lớn trong hư không, quét ngang quanh mình, hiện ra một mảnh trời cao sáng sủa.

Đao ý cao ngất như ngọn núi thay nhau nổi lên, chìm chìm nổi nổi trong thanh khí, đứng thẳng giữa càn khôn.

Cho đến khi U Đồ hoàn toàn đóng lại, lúc này Bùi Lăng mới chậm rãi thu lại toàn bộ khí tức.

Là U Minh chi chủ!

Lần trước hắn tiến vào U Minh, đi qua "Bất Quy" lộ, tiến vào Hoàng Tuyền, giao thủ với Phù Tang, chém giết U Minh sứ giả, thậm chí còn nhiều lần luận bàn hình phạt chi đạo với thành chủ Uyển thành một trong U Đô mười ba thành "Phiên Na", nhưng từ đầu tới đuôi U Minh chi chủ chưa từng chú ý tới hắn. Lần này chỉ cách không bắt ra một quỷ vật, lập tức bị hắn ta để mắt tới!

Cũng may hắn ra tay rất nhanh, còn có tiên chức "Ban ngày" trong tay, tử khí của U Minh chi chủ không ăn mòn được hắn!

Lúc này, cuối cùng "Họa" đã lấy lại tinh thần, hắn ta vô thức nhìn về phía Bùi Lăng, nhưng ánh mắt vừa chạm đến góc áo Bùi Lăng lại cảm thấy hai mắt nhói nhói, huyết lệ màu đen tràn đầy trong hốc mắt, thuận theo mí mắt vào ạt chảy xuôi.

Lúc này "Họa" thu hồi ánh mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Bùi Lăng thành tiên!

Hơn nữa không chỉ là tiên nhân bình thường!

Không thể nhìn thẳng vào hắn! Phát hiện sự khác thường của "Họa", Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, trên dưới cả người lập tức trùm lên một tầng hơi nước mông lung. Khuôn mặt và khí tức của hắn trở nên cực kỳ mơ hồ, dù đứng đối diện cũng không nhìn rõ.

Ngay sau đó, Bùi Lăng cũng không nói nhảm, lúc này quay đầu nhìn về một phương hướng. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp cách trở, nhìn thấy nơi vốn là bãi bùn, giữa cát đá trụi lủi có một tu sĩ áo bào xám cầm mộc trượng trong tay, trên gáy treo phiệt lâu của rất nhiều tộc đàn được xuyên thành dây xích, chân đi giày đen, trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết, đang cực kỳ cẩn thận dò xét hoàn cảnh xung quanh.

1117 chữ

Chương 3118: Thời cơ sắp tới! (3)

Là Luân Hồi tháp "Trường Tụy" tiền bối.

Hiện tại là ban ngày nhưng mười vòng mặt trời đều bị kiếp vẫn che đậy, vì vậy lần này "Trường Tụy" vào ván cờ cũng không bị Đại Nhật chân hỏa đốt diệt trong nháy mắt giống những quân cờ trước đó.

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng trực tiếp ra tay, một phát chộp tới "Trường Tụy". Ngay sau đó, "Trường Tụy" đang thi triển thuật pháp truy tung sinh linh gần đó chợt thấy trời đất quay cuồng một trận, dường như trong nháy mắt toàn bộ thể xác không bị khống chế vượt qua khoảng cách cực kỳ dài lâu.

Hai chân vừa rơi xuống đất, khí cơ quanh người "Trường Tụy" bừng bừng phấn chấn, khí huyết vận chuyển nhanh chóng mạnh mẽ, trong tiếng động núi thở sóng thần đã chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp tự bạo!

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn ta... "Trường Tụy tiền bối, Họa tiền bối, hiện tại chúng ta sẽ khởi hành leo lên Kiến Mộc!"

"Hồn Nghi, Không Mông, Mặc Côi, Phục Cùng còn có Tử Tắc tiền bối đều ở trên toà pháp chu này"

"Chuyến này vô cùng hung hiểm"

"Kính xin hai vị tiền bối đi nghỉ ngơi trước, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, chuẩn bị ác chiến!"

"Ngoài ra, bây giờ trật tự có biến, không thể dùng tiên thuật.

"Hai vị tiền bối nhớ lấy!"

Hồng hoang.

Kiếp vẫn cuồn cuộn che khuất bầu trời, sắc trời ảm đạm, thời gian chậm rãi trôi qua.

Trung tâm của toàn bộ hồng hoang có chín sợi dây leo vặn xoắn thành cự mộc lồng lộng, cành lá um tùm gánh chịu đường lên trời, đâm thẳng lên trời trong xanh, chọc vào mây xanh.

Trong mây tiên cung mơ hồ, tiên nga chơi đùa, có tiên khí dày đặc hội tụ như mưa, tí tách mà rơi.

Chính là Kiến Mộc!

Lấy Kiến Mộc làm trung tâm, trong vạn dặm quanh đây cỏ cây mạnh mẽ, đầm nước um tùm, thiên tài địa bảo chỗ nào cũng có, giữa không trung cũng có tiên khí tiêu tán, hào quang thụy khí tung hoành trời cao.

Lúc này, trong hư không có vô số tiên bảo phi hành chìm chìm nổi nổi. Trong mỗi một tòa tiên bảo đều có ý cao xa mờ mịt quanh quẩn, tỏ rõ bên trong có tiên nhân ở lại.

Ý hoàn mỹ tản khắp bốn phương tám hướng, có thể xưng Tiên gia như mây!

Trên bầu trời, tiên nhạc tung bay cả ngày không ngớt.

Theo tiên nhạc trang nghiêm cao nhã, thỉnh thoảng có tiên nhân hoặc thừa liễn, hoặc cưỡi hạc, hoặc giục Kỳ Lân, hoặc chân đạp tường vân, hoặc giá sương mù, hoặc hóa cầu vồng... Hạ giới lâm trần từ phía trên Kiến Mộc.

Có một vài tiên nhân đi một mình, sau khi hạ giới trực tiếp nghênh ngang rời đi, cũng không ở lại phụ cận; có vài người là tiên nhân đồng tộc đi cùng nhau, tiến lùi nhất trí, dường như lần lâm trần này có trách nhiệm mang theo...

Sau khi các tiên nhân hạ giới lập tức rời đi, chạy đến một nơi khác trong hồng hoang.

Số ít tiên nhân lại dừng chân ở phụ cận Kiến Mộc, dường như dự định ở lại lâu dài không đi.

Ở một ngọn núi cách Kiến Mộc cực kỳ xa xôi.

Đỉnh núi có gió mạnh phần phật, núi đá xếp như lởm chởm, không có một ngọn cỏ. Một bóng dáng áo bào xám một mình đứng chắp tay, áo bào cổ xưa, góc áo có rất nhiều vết tích mài mòn, tổn hại, cơn gió dài thổi qua lay động mũ trùm, thoạt nhìn khuôn mặt dưới bóng đen như hoàn toàn biến mất trong sương mù ảm đạm, như giăng đầy nếp nhăn và tang thương, lại tinh khiết non nớt như anh hài.

Dường như già nua và ngây thơ đồng thời xuất hiện ở trên người hắn ta, lại không hề phát hiện sự mâu thuẫn, ngược lại tràn đầy sự hài hòa khó mà miêu tả.

Áo bào phần phật như múa, hai mắt hắn ta yếu ớt như biển, không thể đo lường, khí tức tản khắp thiên địa như một giọt nước hòa vào đại dương mênh mông, như thiên nhiên và núi đá quanh mình đã tồn tại trong năm tháng dài đằng đẵng, trải qua vô số xuân thu, cũng nhiễm vô ngần gian nan vất vả, tự nhiên thuộc về phương thiên địa này, thuộc về mảnh càn khôn này.

Rất nhiều tiên nhân hạ giới từ Kiến Mộc không hấp dẫn sự chú ý của hắn ta.

Lúc này, một cơn gió núi gào thét thổi qua, lại một bóng dáng áo bào xanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta.

Người đến vừa xuất hiện, đỉnh núi hoang vu như xảy ra sự thay đổi bé nhỏ.

Cát đá đi loạn, bụi mù bay vút lên và gió mạnh gào thét... Tất cả mọi thứ đều hóa thành từng chuôi kiếm khí vô cùng nhỏ bé.

Toàn bộ kiếm khí đều lấy kiếm chuôi hướng đến bóng dáng áo bào xanh, trong lúc chìm chìm nổi nổi như đang hơi dập đầu.

Bóng dáng áo bào xanh kia yên tĩnh đứng đó, hắn ta tóc dài rối tung, áo bào xanh như đêm, rõ ràng là nhân tộc lại cho chúng sinh cảm giác lấy vạn kiếm đứng đầu, thần kiếm trời sinh.

Khí tức của hắn ta không lăng lệ cũng không bá đạo, lại khiến cả thiên địa hơi nghiêm nghị, như sợ hãi, run rẩy, kiêng dè cái gì đó.

Như danh kiếm ẩn sâu, ra khỏi vỏ là một đòn kinh thế!

Bóng dáng áo bào xanh nhìn chằm chằm Kiến Mộc xa xa, tiếng nói lạnh băng: "Như thế nào?"

Người áo bào tro không quay đầu lại, chỉ từ tốn nói: "Thời cơ sắp tới!"

Hồng hoang.

Trời cao mênh mông, thiên địa đều mịt mù, một chiếc pháp chu treo cao trên trời, mau lẹ tiến lên.

Tầng cao nhất pháp chu, chính sảnh.

Bùi Lăng ngồi một mình trên chủ vị, hai mắt hơi khép đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ở trước mặt hắn có một chiếc lư hương thanh đồng điêu khắc hoa văn thụy vân, một lò linh hương chầm chậm thiêu đốt, hơi khói tẩm bổ nhục thân thần hồn như mây mù bốc lên, tản khắp cả phòng.

1096 chữ

Chương 3119: Tiền tuyến Kiến Mộc

Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trước.

Trong hư không cách xa pháp chu, có mấy đạo khí tức hoàn mỹ mờ mịt đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh tới gần.

"Tiên nhân dị tộc.."

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, liên tục đi đường mười canh giờ, nơi đây đã cách Kiến Mộc không xa. Những tiên nhân dị tộc xuất hiện phía trước khí cơ lăng lệ, vẻ mặt vội vàng trước khi xuất phát, trên dưới cả người như còn dính tiên khí dày đặc, đang không ngừng tản ra xung quanh, chắc vừa hạ giới không lâu. Trong tình huống này, chắc chắn đối phương đang muốn chạy tới những nơi khác trong hồng hoang, vừa vặn gặp hắn...

Nghĩ tới đây, ngón tay Bùi Lăng nhẹ nhàng gõ vào tay vịn chủ vị hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp mặt tiên tổ nhân tộc trước...

Thế là, hắn nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.

Bên ngoài pháp chu trời cao như tẩy, vạn dặm xanh ngắt.

Thuyền bè lơ lửng trời cao như mũi tên, trong chớp mắt lướt ngang qua.

Nơi xa, mấy tiên nhân dị tộc áo bào hoa lệ, đầu thú thân người bước đi trên mây, cả người có yêu khí ngút trời, mắt thú u lãnh.

Thấy pháp chu quang minh chính đại bay vút đi phía đối diện, trong thuyền có khí tức nhân tộc rõ ràng, mấy tên tiên nhân dị tộc này lập tức dừng lại trên đám mây, tất cả ánh mắt tập trung vào pháp chu. Bọn họ đang muốn hành động, sắc mặt lại trở nên ngây ngốc, quên sạch sau đó phải làm cái gì.

Tốc độ của pháp chu không giảm, như một đạo thiểm điện lướt qua mấy tên tiên nhân dị tộc này, gào thét đi xa, sau đó không có bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục chạy đến nơi xa.

Vù... Vù Độn âm đi xa, trong nháy mắt biến mất ở chân trời.

Cho đến khi pháp chu hoàn toàn rời đi, mấy tên tiên nhân dị tộc này nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp theo khống chế mây mù phi độn về phía trước, không ai nhớ rõ tất cả chuyện vừa xảy ra...

Dãy núi trùng điệp, sông suối tung hoành như một bức tranh đặc biệt to lớn, từng mảng lớn lui qua phía dưới pháp chu.

Pháp chu tung hoành trên hư không, trong nháy mắt lướt qua vô số non sông.

Phía trước, chín sợi dây leo hùng vĩ vặn xoắn thành lồng lộng cự mộc, mang theo tiên khí tràn trề, linh vụ mờ mịt, yên tĩnh đứng sừng sững ở chân trời.

Theo việc càng ngày càng đến gần Kiến Mộc, số tiên nhân gặp pháp chu cũng càng ngày càng nhiều.

Chỉ có điều, tất cả tiên nhân đối mặt với pháp chu đều chìm vào mờ mịt dừng lại trong phút chốc, chờ sau khi pháp chu rời đi lại như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, tiếp tục bước về phía trước.

Toàn bộ quá trình không có bất kỳ tiên nhân gì phát hiện sự khác thường.

Sau một khoảng thời gian, pháp chu đột nhiên dừng lại trên một mảnh đất trống hoang vu.

Nơi đây vô cùng hoang vu, ngoại trừ một ít địa y thì không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ linh cơ gì, chỉ có bão cát cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng xột xoạt của bọ cạp nhúc nhích.

Trong pháp chu, Bùi Lăng lập tức đứng lên từ chủ vị. Trong cảm giác của hắn, vị trí tất cả quân cờ đều xếp chồng lên nhau!

Bốn vị tiền bối "Cô Miểu", "Thế Vị", "Phi Vinh" và "Kiệm Thứ" đều ở gần đây!

Không hề do dự, Bùi Lăng lập tức mở miệng: "Đến!"

Tiếng nói bình tĩnh truyền khắp toàn bộ pháp chu.

Nói xong, hắn bước ra một bước đi ra pháp chu, đạp không mà đứng.

Ngay sau đó, "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc", "Họa" còn có "Trường Tụy cũng thoát ra từ trong pháp chu, xuất hiện sau lưng hắn.

Tất cả mọi người không lên tiếng, vẻ mặt cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, thần niệm trùng điệp càn quét phương thiên địa này từng khúc.

Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, thu hồi pháp chu.

Ngay sau đó, hắn trực tiếp mở miệng: "Cô Miểu tiền bối, chúng ta đã đến Tiếng nói vừa dứt, bên tai Bùi Lăng lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc: "Bùi Lăng."

"Các ngươi chờ một chút, ta lập tức mở ra tiên trận!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa.

Trong giây lát, trên khoảng đất trống phía trước không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo khe hở như nứt ra.

Hai bóng dáng như khói xanh thoát ra từ trong khe hở, khí cơ đều mờ mịt cao xa, đều là tiên nhân. Một bóng người trong đó mày kiếm mắt sáng, oai hùng phóng khoáng, mặc áo vải giày đen, vác một cái vỏ kiếm xanh nhạt, khí tức thu liễm như không, sâu trong con ngươi có kiếm quang trong vắt sáng tắt như ngôi sao, lúc nhìn quanh giấu giếm mũi nhọn, chính là "Cô Miểu".

Một bóng người khác mặc áo nỉ cổ tròn, đầu đội tạo sa, hành động trầm ổn, sau khi xuất hiện ánh mắt quét qua, lập tức chú ý tới "Họa", lông mày nhăn lại.

Nhưng lúc nhìn sang Bùi Lăng, thấy khí tức của hắn sôi trào mãnh liệt như vực sâu như biển, hiển nhiên cũng không phải tiên nhân bình thường, lúc này mới khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Nơi đây chính là trọng địa tộc ta.

"Vị đồng tộc này, kính xin tạm thời thu hồi quỷ bộc nô dịch, tránh gây ra rắc rối không cần thiết.

Nghe vậy, Bùi Lăng không trả lời mà quay đầu nhìn về "Họa".

"Họa" không chút do dự, khẽ gật đầu.

Thấy thế, Bùi Lăng lại vung ống tay áo một cái, trong nháy mắt thu nó vào một cái Dưỡng Hồn túi đẳng cấp cao.

Trong tình huống này, việc leo lên Kiến Mộc rất quan trọng, dù là Bùi Lăng hay "Họa" đều không có tâm tư để ý một chút việc râu ria không đáng kể. 1091 chữ

Chương 3120: Tiền tuyến Kiến Mộc (2)

Lúc này, "Cô Miểu" không rảnh trò chuyện, chỉ nhanh chóng nói: "Nơi đây có rất nhiều tiên nhân dị tộc, không phải nơi nói chuyện "Nhanh chóng vào trận đàm phán"

Bùi Lăng bình tĩnh gật đầu: "Được!"

Thế là đám người Bùi Lăng đi theo "Cô Miểu" và tên kia tiên nhân áo nỉ kia, thi triển độn pháp nhanh chóng tiến vào trong khe hở.

Vừa vào trong khe hở, cảnh tượng trước mắt thoáng chốc thay đổi.

Mặt đất hoang vu có ổ bảo liên miên, uốn lượn như mây, lơ lửng giữa vòm trời.

Mỗi một tòa ổ bảo đều có màu sắc đen như mực, điêu khắc lít nha lít nhít vẫn triện, hiện ra ánh sáng nhạt nhẽo dưới sắc trời, trên đó cờ xí phần phật, túc sát trang nghiêm.

Tùy ý quét qua có thể thấy đủ loại đồ văn trên cờ xí, có cửu phong cheo leo; có kiếm khí hoành không, uy áp muôn sông nghìn núi; có nhánh hoa sum suê, lan tràn toàn bộ vòm trời như thiểm điện; có vọng lâu lồng lộng, đường hoàng tráng lệ; có Phù Đồ vắng vẻ, thâm trầm u ám; có tế đàn thuần trắng, lửa tế cuồn cuộn; có âm dương lưu chuyển như nước, tuần hoàn không ngớt; còn có không có vật gì, cờ xí cũng cong vẹo, lại không hiện ra vẻ đường hoàng, ngược lại quanh quẩn cảm giác tiêu dao tuỳ tiện khó mà miêu tả...

Ổ bảo cao thấp đan xen vào nhau, bao phủ trời cao.

Giữa đôi bên có áng mây kết nối như đất bằng.

Thể xác khổng lồ khó mà tính toán, loại thú, loại người, loại yêu quý, loại quái đản... Rong chơi giữa thiên địa, bận rộn, trên dưới cả người lấp lóe linh cơ, đều là khôi lỗi.

Chỗ càng cao hơn là từng tòa vọng lâu như thuyền bè không ngừng chìm nổi trong đại dương mênh mông, như chiếm cứ phương vị gì đó, mơ hồ phác hoạ ra một cái vân triện phức tạp cường đại, sức mạnh huyền diệu bao phủ toàn bộ tiên trận, khiến mọi nhân tộc đều mừng rỡ!

Trong vọng lâu có bóng người lay động, có binh khí chiết xạ lấm ta lấm tấm tia sáng lạnh, như trường đao rút ra từng khúc, tràn đầy ý bức thiết.

Giữa ổ bảo và vọng lâu còn có rất nhiều pháp chu có to có nhỏ, kiếm khí linh xảo đi khắp, bay lật tới lui, tuần tra bốn phương như Linh ngư.

Trong toàn bộ tiên trận khí thế ngất trời, một mầm lá vô cùng mãnh liệt như liệt diễm mạnh mẽ, tuỳ tiện tỏ khắp, như sắp phá đất mà lên trong mưa xuân tí tách, tích góp lực lượng không biết bao nhiêu năm tháng kêu gào, gầm thét, sảng khoái cùng đợi xông ra mặt đất, đối diện với mặt trời và mưa gió!

Đám người Bùi Lăng nhìn qua tình cảnh trước mặt, tiên lực và khí huyết trong cơ thể như lập tức bị dẫn đốt, một ngọn lửa nóng khó nói lên lời càn quét thần hồn và đạo thể của bọn họ trong nơi tối tăm, sự rung động trước nay chưa từng có vượt qua năm tháng và thời không, bành trướng mỗi một tấc trong lòng.

Vào lúc này, tên tiên nhân áo nỉ kia mở miệng nói: "Ta còn phải tiếp tục trông coi trận nhãn, Cô Miểu, làm phiền ngươi tự sắp xếp cho chư vị đồng tộc"

"Cô Miểu" nhẹ gật đầu, nói: "Đa tạ!"

Nói xong, hắn ta xoay đầu lại khẽ gật đầu với đám người Bùi Lăng, ra hiệu bọn họ đuổi theo mình, lúc này hóa thành một đạo ánh sáng trong vắt chạy tới một tòa ổ bảo trong đó.

Đám người Bùi Lăng lập tức đuổi theo như thằn lằn rơi vào đám san hô to lớn, trong lúc bọn họ phi độn đã lướt qua từng tòa ổ bảo, vọng lâu, mái chèo cao, thuyền bè, phi kiếm... Tất cả đều lạ lẫm lại quen thuộc, những nhân tộc gặp thoáng qua dù không quen biết cũng hơi gật đầu, lại vùi đầu bận rộn.

Tình cảnh này lại như một đám san hô rời rạc bên ngoài, một lần nữa trở về tộc quần ban đầu, vị trí sinh trưởng ban đầu.

Không trở ngại chút nào, như nước sữa giao hòa.

Bùi Lăng bình tĩnh phi độn, điều này giống như quá trình dung hợp, gần như cách mỗi mấy bước lại có vô số tiên trận có to có nhỏ đảo qua, lại có lít nha lít nhít thần niệm, trùng trùng điệp điệp dò xét...

Đây đều là thủ đoạn để xác định thân phận nhân tộc của bọn họ, một khi có ngoại tộc trà trộn vào trong đó, dù chỉ là một con kiến không có ý nghĩa, tất cả tiên dân nhân tộc có thể nhanh chóng phát hiện.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi theo "Cô Miểu" đến một tòa ổ bảo trong đó.

Toà ổ bảo này lơ lửng giữa không trung, trầm mặc nguy nga, trong hư không bên ngoài tường cao có một vòng linh thực vây quanh như sừng hươu, tràn đầy khí tức hỗn loạn.

Trong ổ bảo có căn phòng chỉnh tề, nhân tộc lui tới xuyên qua trên đường phố, đều mặc giáp trụ, binh khí đầy đủ, ý túc sát dày đặc như thực chất, như đã chuẩn bị tốt sẽ lao tới chiến trường tùy thời tùy chỗ.

"Cô Miểu" dẫn mọi người đi tới một tòa tiểu viện cửa riêng, bước vào trong đó.

Trong viện lát gạch đá, trên mỗi một cục gạch đá đều điêu khắc rất nhiều vân triện, bốn vách tường trống trơn không có chút đồ trang trí nào.

"Cô Miểu" không ngừng bước, trực tiếp đi vào phòng chính.

Không giống với bên ngoài phòng chính, sau khi đi vào bên trong lại có càn khôn khác, rộng rãi như cung điện. Phía trên chủ vị trống rỗng, "Thế Vị", "Phi Vinh" và "Kiệm Thứ" đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế ngồi dưới tay, đều đang nhắm mắt dưỡng thần.

Khí tức của ba người bình ổn, nhưng vẫn là Đại Thừa.

Phát hiện "Cô Miểu" trở về, ba người lập tức mở mắt đứng dậy, ánh mắt nhìn vào đám người Bùi Lăng.

1103 chữ

Chương 3121: Tiền tuyến Kiến Mộc (3)

Chỉ thấy người đến bị hơi nước che lấp, bóng dáng mơ hồ không rõ, không nhìn rõ, "Hồn Nghi" và "Không Mông" đi phía sau đều có khí tức vô cùng kinh khủng, chỉ nhìn một cái đã cảm giác hai mắt nhói nhói, có huyết lệ ào ạt lăn xuống...

Khí tức quanh người "Mặc Côi", "Phục Cùng" và "Tử Tắc" cũng hoàn mỹ không một tì vết, mặc dù không có sự bành trướng mãnh liệt như "Hồn Nghi", "Không Mông" nhưng cũng đã khác hẳn tiên nhân phàm tục!

Chỉ có "Trường Tụy" vẫn là Đại Thừa phàm tục giống bọn họ...

Ba người "Thế Vị" lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng, tâm thần chấn động!

Lúc này, "Cô Miểu" vung ống tay áo một cái lập tức đóng lại cửa lớn, mở ra cấm chế trong viện, nói: "Bùi Lăng, ta nghe Kiệm Thứ nói hiện tại tổng cộng có mười một vị đi vào ván cờ"

"Hiện tại nơi đây lại là mười hai vị!"

"Thêm ra một người!"

"Nếu không có chuyện bất ngờ, hẳn là quân cờ trong ván cờ lại tăng lên "Ván cờ lần này rất cổ quái!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, người đứng ở chỗ này đều là Đại Thừa Bàn Nhai giới, lúc này hắn cũng không cần khách sáo, tâm niệm vừa động bày ra vô số cấm chế trong ngoài tiểu viện, phong tỏa toàn bộ nhìn trộm và cảm giác từ ngoại giới.

Ngay sau đó, hắn đưa tay ấn nhẹ vào Dưỡng Hồn túi bên hông, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Có cần để Họa biết những việc mà chúng ta sẽ nói sau đó?"

Vừa nói xong, "Phục Cùng" cũng không hỏi tiếp theo sẽ nói điều gì, rất dứt khoát trả lời: "Không cần!" Những người khác đều im lặng, hiển nhiên dù là thánh đạo hay chính đạo đều chấp nhận ý kiến của "Phục Cùng".

Bùi Lăng lập tức buông tay xuống, sau đó bình tĩnh nói: "Vậy trực tiếp nói việc chính "Ta có thể cảm ứng vị trí của tất cả quân cờ"

"Hiện tại tất cả người vào ván cờ còn sống sót đều ở chỗ này"

"Dù ván cờ này như thế nào, việc quan trọng nhất với chúng ta hiện nay là leo lên Kiến Mộc!"

"Cô Miểu" nhẹ nhàng gật đầu, chợt nói: "Nếu trước đó chúng ta rút được ván cờ phi thăng bình thường, đi đến năm tháng hồng hoang càng lâu dài hơn, thực lực tu vi Đại Thừa kỳ hoàn toàn có thể trực tiếp leo lên Kiến Mộc "Nhưng ván cờ này là trận chiến hồng hoang bắt đầu!"

"Bây giờ xung quanh Kiến Mộc có tiên nhân ngoại tộc trú lưu như mây, đừng nói tu sĩ Đại Thừa kỳ, dù là tiên nhân nhân tộc đã thành tiên cũng khó có thể một mình tới gần"

"Thời gian nhân tộc trảm Kiến Mộc, chắc chỉ trong hai ngày này.

"Bây giờ chúng ta muốn leo lên Kiến Mộc, cách tốt nhất là dựa vào đại thế của tiên tổ nhân tộc, cùng nhau giết tới Kiến Mộc!"

"Tiến vào giới thiên trước khi Kiến Mộc bị trảm!"

"Ta đã tham gia nhiệm vụ Kiến Mộc, hiện tại biết mấy tin tức rất mấu chốt với chúng ta Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Tin tức gì?"

"Cô Miểu" nhìn đám người, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Trảm Kiến Mộc là để nhân tộc bắt đầu tuyên chiến vạn tộc!"

"Tiếp theo đại chiến bắt đầu, mỗi một ngoại tộc bị trảm là công đức đầy trời"

"Công đức đạt tới trình độ nhất định, có thể mua tiên chức!"

Mua tiên chức? ?

"Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" và "Trường Tụy" đều khẽ giật mình, thứ quan trọng nhất sau khi thành tiên là tiên chức!

Cảnh giới ngang nhau, thực lực của tiên nhân có được tiên chức càng cường đại hơn tiên nhân không có tiên chức!

Hơn nữa, tiên chức cũng là điểm mấu chốt để tiên nhân tăng lên cảnh giới!

Đây là kiến thức mà bọn họ đã được biết lúc ở Bàn Nhai giới.

Bây giờ lại có thể dùng công đức mua sắm tiên chức?

Cùng lúc đó, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh như trước, lần trước hắn ở trong chốn hỗn độn nhìn "Không Mông" tiền bối độ tám mươi mốt trận đạo kiếp, đã nghe tiên dân nhân tộc ở đó nhắc tới chuyện này, chỉ không được biết thao tác cụ thể như thế nào...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn lập tức hỏi: "Mua thế nào?"

"Cô Miểu" nói: "Nếu hiện tại muốn mua tiên chức, cần phải đi gặp tiên tổ Trọng Minh"

"Nhưng một khi đại chiến bắt đầu, tiên tổ Trọng Minh sẽ chủ động ra tay, cưỡng ép bán đi tiên chức cho nhân tộc đầy đủ công đức!"

"Ngoại trừ tiên chức còn có Bản nguyên đại đạo, pháp tắc, tiên thuật, thần thông... Đều có thể dùng công đức mua sắm"

"Trọng Minh"...

Tổ sư khai phái Trọng Minh tông!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức sinh ra sự kính trọng với tiên tổ bản tông, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, nói:

"Tin tức này rất không tệ!

"Nhưng còn có tin tức quan trọng gì khác?"

"Cô Miểu" nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Tin tức thứ hai là [Tẩy Tiên 1"

" Tẩy Tiên] có hai loại đường tắt, thứ nhất là lấy tiên vị ngoại tộc, tẩy thành tiên vị tộc ta "Đây là cách thành tiên của ta, mặc dù cần trả giá một chút nhưng so sánh với sự cách biệt tiên phàm, thật sự không có ý nghĩa"

"Thứ hai là lấy tiên vị của mình, tẩy cho đồng tộc huyết mạch trực hệ hoặc là hảo hữu chí giao "Lần này leo lên Kiến Mộc, lúc giết địch sẽ dùng loại thứ nhất!"

"Bị giết thì dùng loại thứ hai!"

"Tiếp tục đánh như thế, càng đi về phía sau, nhân tộc càng mạnh!"

"Hai loại [Tẩy Tiên] này cũng không cần chúng ta tự thi triển"

"Tiên tổ Tướng Huyền sẽ ta sử dụng giúp chúng!"

(Tẩy Tiên)...

Bùi Lăng hơi trầm ngâm, hai loại [Tẩy Tiên] có thể để tu sĩ Đại Thừa kỳ nhân tộc không cần đi qua Kiến Mộc, trực tiếp lột xác thành tiên nhân.

1092 chữ

Chương 3122: Thịnh cảnh hồng hoang

Sau đó tiên nhân nhân tộc chết trận lại để người thân cận thành tiên nhân...

Nói cách khác, chỉ cần sau đó không ngừng có đủ số lượng nhân tộc gia nhập chiến trường, tiên nhân nhân tộc sẽ càng chết càng nhiều!

Càng chết càng mạnh!

Lúc đang suy nghĩ, "Hồn Nghi" bên cạnh lập tức hỏi: "Tướng Huyền là Tiên Đế tông môn nào trong huyễn cảnh?"

"Cô Miểu" nghe vậy, lắc đầu nói: "Ta chỉ biết mấy tin tức này, chưa từng gặp bất kỳ một vị tiên tổ nào"

"Cũng không biết vị này là tiên tổ tông môn nào"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, bình tĩnh hỏi: "Còn có tin tức khác?"

"Cô Miểu" nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: "Còn có một tin tức quan trọng nhất.

"Kiến Mộc liên thông chư thiên vạn giới, tộc ta có hai cách trảm Kiến Mộc "Thứ nhất là leo lên Kiến Mộc, chém điểm nhánh để Kiến Mộc kết nối với tất cả thế giới khác.

"Thứ hai là không lên Kiến Mộc, trực tiếp chặt đứt trụ cột của Kiến Mộc ở phương thế giới này!"

"Chắc tiên tổ tộc ta sẽ chọn cái sau!"

Chém tới điểm nhánh Kiến Mộc...

Chặt đứt trụ cột Kiến Mộc...

Bùi Lăng khẽ gật đầu, không lên Kiến Mộc, trực tiếp trảm trụ cột...

Nói cách khác, đại thế của tiên tổ nhân tộc chỉ có thể đưa bọn họ đến dưới chân Kiến Mộc, con đường leo lên Kiến Mộc sau đó cần bọn họ tự đi...

Trong lúc suy nghĩ, "Không Mông" đột nhiên hỏi: "Đúng là hai cách này rất quan trọng với chúng ta"

"Nhưng đối với tiên tổ nhân tộc mà nói, không biết có cái gì khác biệt?"

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn về phía "Cô Miểu".

Ý tứ của "Không Mông" vô cùng đơn giản, nếu hai cách này không có sự khác biệt quá lớn với tiên tổ nhân tộc, vậy có thể thử đi bái kiến tiên tổ nhân tộc, xem có thể thuyết phục chư vị tiên tổ thử cách trảm Kiến Mộc thứ nhất hay không.

Dù sao lần này leo lên Kiến Mộc, tất nhiên vô cùng hung hiểm.

Nếu có rất nhiều tiên tổ nhân tộc tu vi cao thâm cùng bọn họ leo lên Kiến Mộc, tất cả mọi người sẽ an toàn hơn rất nhiều.

"Cô Miểu" lại khẽ lắc đầu, nhanh chóng nói: "Ta cũng không quá rõ ràng!"

"Trong khoảng thời gian này, ta đã hỏi mấy người có thể tiếp xúc với tiền bối nhân tộc.

"Cho đến tận nay, chỉ biết nếu tộc ta lựa chọn cách thứ nhất, leo lên Kiến Mộc, chém tới điểm nhánh của Kiến Mộc với tất cả thế giới khác, sau khi tộc ta nhất thống phương thế giới này, dường như còn có thủ đoạn nào đó để nối lại tiên lộ...

"Nhưng cách thứ nhất sẽ tốn thời gian càng nhiều hơn, độ nguy hiểm cũng cực cao"

"Một khi để chư thiên vạn giới kịp phản ứng, tộc ta không chỉ đối mặt với tất cả tiên nhân ngoại tộc ở phương thế giới này, còn phải đối mặt với toàn bộ chư thiên vạn giới.."

"Cách thứ hai đơn giản trực tiếp, nhưng không cách nào nối lại tiên lộ bị chặt đứt."

"Chư vị tiên tổ tộc ta vì hai cách này đã nhiều lần thương nghị, trải qua thời gian thảo luận rất lâu mới có quyết định hiện tại"

Nghe đến đó, mọi người đều im lặng.

Ngay lúc này, dường như Bùi Lăng đã nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Thấy thế, "Mặc Côi" cách đó không xa lập tức hỏi: "Sao thế?"

Bùi Lăng bình thản nói: "Bên ngoài có người tìm ta."

Nói xong, hắn vung ống tay áo lên, giải trừ cấm chế dày đặc vừa bố trí.

"Cô Miểu" cũng liên tiếp đánh ra pháp quyết, nhanh chóng mở ra trận pháp cấm chế trong toàn bộ tiểu viện, trong ngoài căn phòng lại không có cách trở.

Ngay sau đó, một bóng người áo bào tro như mây khói ngưng tụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ khuôn mặt của hắn ta bị bao phủ trong bóng tối của mũ trùm, mơ hồ không rõ như giếng sâu nhiều năm, bàn tay thâm thúy âm trầm nhô ra từ trong tay áo rộng, chống một cây cốt trượng cao cỡ nửa người, đầu trượng có sương mù u ám quanh quẩn bốc lên, chỉ có một đôi tròng mắt u lãnh trầm tĩnh, khí tức hoàn mỹ, trong tái nhợt tiều tụy không ngừng tiêu tán ra khí tức u lãnh, hỗn loạn, tà ác... Trên ống tay áo màu xám có hoa văn ám kim, khí tức tang thương cổ xưa như tháp cao. Chính là "Dị Vô" từng gặp mặt Bùi Lăng một lần trong thôn xóm tụ cư của nhân tộc trước đó!

Sau khi "Dị Vô" xuất hiện nhìn thoáng qua đám người trong phòng, ánh mắt lại rơi vào trên người Bùi Lăng, hắn ta khẽ gật đầu, nói: "Có vị đại nhân muốn gặp ngươi"

Bùi Lăng nhẹ nhàng gật đầu, vị đại nhân mà "Dị Vô " này nhắc đến, hơn phân nửa chính là Nhân Vương Chung Quỳ Liệt hoặc là "Vô Thủy".

Lúc trước hắn rời khỏi Hoàng thành cũng biết sẽ phải đến đây.

Nhân Vương Chung Quỳ Liệt từng nói với hắn, trong vòng vạn dặm gần Kiến Mộc có ngọn núi vắng tên "Tri Âm", để hắn đến ngọn núi này chờ đối phương.

Sau đó hắn vì cứu hai vị tiền bối "Phục Cùng" và "Tử Tắc" nên đi vòng qua Thanh Khâu, chậm trễ không ít thời gian.

Hiện tại Nhân Vương Chung Quỳ Liệt đến trước hắn cũng là bình thường.

Ngoài ra, mấy người "Không Mông" cũng từng nói, trước đó "Vô Thủy" tiền bối cũng cố ý chờ hắn ở Thanh Khâu, dường như có lời gì muốn nói với hắn.

Chỉ là lúc đó gấp gáp, đôi bên vừa vặn bỏ lỡ...

Lần này hắn tiến vào tiên trận nơi đây cũng không cố gắng che giấu khí tức, có lẽ hai vị tiền bối Nhân Vương và "Vô Thủy" đã sớm đã nhận ra hắn.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Được!"

1097 chữ

Chương 3123: Thịnh cảnh hồng hoang (2)

Nói xong, hắn nhìn về phía đám người "Hồn Nghi", "Không Mông" bình tĩnh nói, "Ta đi bái kiến tiên tổ tộc ta một chút, kính xin chư vị tiền bối chờ ở đây một chút.

Đám người "Hồn Nghi" gật đầu: "Được."

Lúc này, "Dị Vô" khàn giọng nói: "Đi theo ta"

Nói xong, hắn ta đã hóa thành một đạo ánh sáng xám, xuyên không rời đi.

Bùi Lăng cũng thi triển độn pháp theo sát phía sau.

Trong phòng vẫn như thường, chỉ không thấy hai bóng dáng.

Thấy Bùi Lăng đi theo "Dị Vô", "Cô Miểu" đánh ra pháp quyết lại phong tỏa tiểu viện, cấm chế dày đặc dâng lên ngăn cách trong ngoài.

Hắn ta trầm giọng nói: "Ngoại trừ những tin tức vừa rồi, ta còn nhận được mấy môn tiên thuật "Nhưng chỉ có tiên nhân đã thành tiên mới có thể tu luyện những tiên thuật này"

Sau khi rời khỏi tiểu viện, tốc độ bay của "Dị Vô" không giảm, trong chớp mắt đã rời khỏi ổ bảo.

Hắn ta như thiểm điện ảm đạm, đi thẳng đến bên ngoài doanh địa.

Bùi Lăng huyền bào bồng bềnh, không nhanh không chậm theo ở phía sau.

Tốc độ của hai người đều rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua ổ bảo trùng điệp, rất nhiều vọng lâu, xuất hiện ở biên giới phương thiên địa này. Chẳng mấy chốc, "Dị Vô" dừng phi độn, đạp không mà đứng.

Trong hư không phía trước hắn ta không xa, một nhân tộc mặc áo nỉ màu ửng đỏ, đầu đội tạo sa đột nhiên đi ra, bên hông đeo kim ấn, toàn thân tản ra sự dao động không khác gì tiên trận, xem ra cùng một nhóm với tên nhân tộc theo "Cô Miểu" rời trận tiếp ứng một đám người Bùi Lăng, đều là tiên nhân trông coi trận nhãn tiên trận.

Tên nhân tộc mặc áo nỉ màu ửng đỏ này thấy "Dị Vô", lập tức khom người thi lễ: "Gặp qua Dị Vô đại nhân"

"Dị Vô" khẽ gật đầu, gọn gàng dứt khoát phân phó: "Mở đại trận"

Nhân tộc áo nỉ màu ửng đỏ không do dự chút nào, lúc này đánh ra một pháp quyết, kim ấn bên hông hắn ta nở rộ ánh sáng, kim quang ào ạt, soi sáng ra một cánh cửa ra vào trong hư không.

"Dị Vô" chuyển sang Bùi Lăng, nói: "Mời!"

Bùi Lăng gật đầu, bước vào trong cánh cửa.

Hai người một trước một sau thoát ra khỏi đại trận.

Vừa rời khỏi trận pháp, bọn họ đã ăn ý thu liễm khí tức quanh người, trong nháy mắt ẩn nấp ở phương thiên địa này.

Bên ngoài đại trận, trong tầm mắt đều là hoang vu.

Sa mạc trùng điệp, hùng tráng thê lương.

"Dị Vô" áo bào xám như sương, tiếp tục nhanh chóng chạy tới một phương hướng, Bùi Lăng đi theo phía sau.

Toà doanh địa nhân tộc này đã rất gần Kiến Mộc, ven đường không ngừng thấy tiên nhân dị tộc lui tới, hình dáng tướng mạo khác nhau, đều có khí tức hoàn mỹ, cao xa mờ mịt.

Nhưng "Dị Vô" chọn lựa đường đi cực kỳ ẩn nấp, trên đường đi lại không có bất kỳ một vị tiên nhân ngoại tộc nào phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

Độn hành giây lát, Bùi Lăng dần phát hiện kiếp vẫn dày đặc phía trên bầu trời càng ngày càng mỏng manh.

Màu sắc tím xanh nhảy nhót trong mây cũng không ngừng thưa thớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Sắc trời trong vắt bắt đầu xuyên qua tầng mây như sa mỏng, chảy ra từ chỗ nhỏ yếu, từ trong khe hở như thủy ngân, lan ra cả vùng.

Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu Kiến Mộc liên thông chư thiên vạn giới, có lẽ kiếp vẫn tới gần Kiến Mộc đã thông qua Kiến Mộc trở về vạn giới...

Lại phi độn chốc lát, hai người tới một đỉnh núi cao hiểm trở đột ngột mọc lên.

Ngọn núi này cao lớn dốc đứng, sườn núi nặng nề, cành lá dày đặc rủ xuống, tất cả do đống đá lung tung dựng lên, giữa kẽ hở có cỏ cây linh tinh sinh trưởng, màu sắc xanh đậm hàm chứa màu xám, trong núi đá lởm chởm lộ ra vẻ loang lổ.

Từng đống nham thạch có màu đỏ hồng, nhìn dưới sắc trời ảm đạm như vết máu hắt vẫy ra trên diện rộng rồi khô cạn, tràn đầy khí tức túc sát.

Dưới chân ngọn núi có tấm bia cao trăm trượng đứng sừng sững, không biết là ai khắc lên hai chữ "Tri Âm" ở trên đó.

Giữa núi non lồng lộng có đường hầm như tơ, uốn lượn quay quanh.

Đỉnh núi cao như màn, hoàn toàn cắt đứt kiếp vẫn vốn che khuất bầu trời.

Ở một bên Tri Âm Phong, kiếp vẫn mỏng manh uốn lượn quẩn quanh như bay phất phơ đầy trời, xua cũng không đi.

Ở một bên khác lại là trời trong xanh đung đưa, vạn dặm như tẩy, không có một tia một sợi mây mù nào.

Nơi xa, ánh tà dương mênh mông như vàng.

Mười vòng huy hoàng mặt trời nhuộm nửa bầu trời thành mây màu, đang chậm rãi rơi xuống phía dưới mặt đất.

"Dị Vô" dừng chân, nhìn qua Tri Âm Phong cao lớn trong mây trước mặt, khàn giọng nói: "Vị đại nhân kia đang ở trên đỉnh"

"Ngươi đi lên một mình là được!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Làm phiền tiền bối dẫn đường"

Bóng dáng "Dị Vô" lặng yên tán đi như giọt sương sáng sớm, biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, không do dự chút nào, cất bước lên đường núi uốn lượn.

Đường núi tinh tế uốn lượn, hai bên lộ ra núi đá đan xen với cỏ cây u ám, nham đỏ đầm đìa như máu, cành lá u ám dày đặc làm nổi bật lẫn nhau, hùng hồn lạnh lẽo, như chiến trường cổ đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sát ý ngút trời.

Tri Âm Phong cực cao, nhưng hiện tại Bùi Lăng đã là cảnh giới Kim Tiên, chỉ tùy ý bước đi, trong chớp mắt đã đến đỉnh.

Đỉnh núi, mây khói quanh quẩn, gió mạnh phần phật.

1100 chữ

Chương 3124: Thịnh cảnh hồng hoang (3)

Đống loạn thạch xếp lên như yêu như quỷ, quái đản hùng vĩ.

Màu sắc đỏ hồng đầy rẫy không có một ngọn cỏ, như huyết trì ngưng kết.

Bùi Lăng huyền bào phồng lên, tùy ý đảo qua toàn bộ đỉnh núi, không kịp nhìn kỹ đã thấy cự mộc lồng lộng đằng xa!

Chín sợi dây leo vô cùng hùng vĩ quấn giao như một, trong lúc xoay quanh xuyên qua hư không, chui vào vòm trời, dáng vẻ cao ngất đáng ngạc nhiên, thẳng tắp vào càn khôn. Tiên khí dày đặc, cành lá thấp thoáng rậm rì, có đường lên trời uốn lượn lên theo thân cành, thông hướng đến trời trong xanh mênh mông. Nhìn lên theo gốc cự mộc, tầng mây như biển, tiên cung sáng tắt, trong tối tăm như có tiên nga vung tiêu giữa trời, tiên cầm rong chơi nhảy múa, hào quang thụy khí tung hoành trời cao, huy hoàng mênh mông Lúc này, trong hư không có từng tòa tiên bảo lơ lửng xen vào nhau, số lượng to lớn, hội tụ như biển.

Mỗi một tòa tiên bảo đều có ý cao xa mờ mịt quanh quẩn, khí tức hoàn mỹ tản khắp thiên địa như mây như rừng, nhét đầy phương càn khôn này.

Trên trời cao có tiên nhạc bồng bềnh, quanh quẩn không ngớt.

Trong tiếng nhạc, từng vị tiên nhân thừa liễn cưỡi hạc, cưỡi mây bay hóa cầu vồng, nhao nhao rơi xuống.

Cảnh tượng hùng vĩ thật lớn như vậy không có ở hậu thế, ý cuồn cuộn mênh mông, chí lớn mạnh mẽ khuynh đảo chúng sinh "Ngươi đã đến..

Ngay lúc trong này, một tiếng nói trầm thấp, khàn khàn lại cho chúng sinh cảm giác vô cùng hoàn mỹ truyền vào tai hắn.

Bùi Lăng quay đầu nhìn lại, đã thấy hai bóng người hoàn mỹ nguy nga đứng thẳng bên cạnh vách đá cheo leo. Hai bóng dáng này có một người áo bào xám cũ nát, mắt sắc u ám nặng nề như già nua, như ngây thơ, như vực sâu, như biển, như vòm trời; người thứ hai áo xanh như đêm, gánh vác hộp kiếm, kiếm ý tinh khiết mà sắc bén như có thể cắt chém chư thiên vạn giới.

Khí tức của hai người khác hẳn nhau, lại đều giao hòa như một với phương thiên địa này, dường như bọn họ lànham đỏ, là bụi mù, là vách đá cheo leo, là Tri Âm Phong!

Cho dù Bùi Lăng vừa leo lên đỉnh, cũng không chú ý tới sự tồn tại của hai vị này trước tiên.

Thấy tiên tổ nhân tộc muốn gặp mình không phải Nhân Vương Chung Quỳ Liệt, hoặc là "Vô Thủy" tổ sư, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

Mặc dù hai vị trước mặt không phải Nhân Vương và "Vô Thủy", nhưng loại tu vi ngay cả hắn cũng không nhìn ra sâu cạn, tất nhiên cũng là tiên tổ nhân tộc tên tuổi ngang nhau với Nhân Vương, "Vô Thủy".

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng khom người, rất cung kính thi lễ một cái, nói: "Hậu bối Bùi Lăng bái kiến hai vị tiền bối"

"Không biết hai vị tiền bối có thể ban thưởng tôn hiệu?"

Nghe vậy, bóng người áo xanh như đêm vẻ mặt nhàn nhạt, không có bất kỳ phản ứng gì, dường như không thích nhiều lời; người áo bào xám thì nhàn nhạt mở miệng: "Số trời có luân hồi, tạo hóa tròn và khuyết "Ngươi có thể gọi ta là Luân Hồi!"

"Còn vị bên cạnh ta lấy kiếm nhập đạo, lấy kiếm làm lữ, lấy kiếm mà sống... Cả đời độc lại độc vãng, không thích giao tiếp"

"... Đạo hiệu Hàn Ảm!"

Là tổ sư khai phái Luân Hồi tháp, còn có tổ sư khai phái Hàn Ảm Kiếm tổng Vẻ mặt Bùi Lăng càng thêm cung kính, lại thi lễ với hai người.

Lúc này, giọng nói ôn hòa của "Luân Hồi" tổ sư lại truyền đến...

"Tói!"

"Sóng vai cùng chúng ta thưởng thức thịnh cảnh sau cùng của hồng hoang này!"

Nghe vậy, Bùi Lăng cất giọng nói: "Được!"

Nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, đi đến bên cạnh vách đá cheo leo, đứng sóng vai với "Luân Hồi" tổ sư, "Hàn Ảm" tổ sư.

Chợt quay đầu, ánh mắt lướt ngang vạn dặm, nhìn về phía gốc cự mộc nguy nga giữa thiên địa, Kiến Mộc đứng sừng sững giữa vòm trời, mây che sương quấn, tiên cơ lạnh thấu xương, quanh mình vạn tiên như mây, có tiên nhân vô số tộc quần lui tới dọc đường đi theo uốn lượn, khí tức hoàn mỹ tiêu tán, sinh cơ mạnh mẽ tẩm bổ càn khôn.

Tiên khí hội tụ, linh vũ bay lả tả rên trời cao, hào quang uốn lượn cửu trùng, ngũ thải xuất hiện, lộng lẫy vô song. Mười vòng mặt trời huy hoàng chầm chậm đi về phía tây, ánh sáng vàng ròng đặc hữu của Đại Nhật chân hỏa trút xuống mặt đất, phủ thêm một tầng sáng chói, ánh sáng vạn thiên cho Kiến Mộc, cho tiên bảo, cho quần tiên, cho núi mây biển sương, cho hào quang thụy khí, cho ngàn vạn thiên tài địa bảo... Cho toàn bộ phương thế giới này.

Mặt trời lặn, ráng chiều đầy trời.

Lúc phía tây cắn nuốt mặt trời từng chút một, màu ửng đỏ vô cùng dày đặc bày ra toàn bộ vòm trời.

Cứ như huyết hải cuồn cuộn treo ngược trên trời, chiếu nhiễm trời đất, Kiến Mộc quần tiên đều ngưng tụ như máu.

Màu đỏ đầm đìa, tuyệt diễm như héo tàn, như đụng vào từng đống nham đỏ trên đỉnh Tri Âm Phong.

Thịnh cảnh hồng hoang, vô hạn tốt đẹp, chỉ có điều đã đến hoàng hôn...

Ánh sáng dần yếu ớt, sắc trời nhạt đi, đêm dài như màn chầm chậm rủ xuống.

Một thời đại sắp kết thúc!

Nhìn qua rất nhiều tiên nhân bên cạnh Kiến Mộc nghỉ lại bên trong tiên bảo, chìm chìm nổi nổi như bồ công anh bay đầy trời vào ngày mùa thu, nhiều như rừng không thể tính toán.

Hơn nữa, còn có từng tiên nhân ngoại tộc không ngừng thông qua Kiến Mộc hạ giới mà đến, trong lòng Bùi Lăng yên lặng tính toán.

1094 chữ

Chương 3125: Bí mật thành Vương

Số lượng tiên nhân ngoại tộc khí tức là tán tiên quá nhiều, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có mấy tên, thậm chí mười mấy tên tán tiên đạp trên tiên nhạc mờ mịt, trải qua Kiến Mộc lâm trần, tụ tập xung quanh Kiến Mộc nhiều nhất cũng là những tán tiên này.

Rất nhiều tán tiên có khí tức khác hẳn, có lẽ đến từ từng giới thiên, bọn họ dừng lại lân cận Kiến Mộc, phần lớn đều chiếm cứ một phương hư không, tiên khí quanh quẩn, thỉnh thoảng có vân triện sáng tắt trong đó, có người nói rõ về thiên tài địa bảo, tiên thuật, thần thông đủ loại mà mình mang theo, hy vọng đổi lấy tiên tài ngang nhau...

Hoặc là hy vọng tìm kiếm manh mối của một loại "Bản nguyên" nào đó, có thể bỏ ra một cái giá lớn...

Còn có tán tiên am hiểu luyện đan, đúc khí, chế phù cùng đủ loại kỹ nghệ, cũng ghi chú rõ ra tay với giá rẻ, giúp chế tác đủ loại sự vật trong tiên khí bồng bềnh...

Ngẫu nhiên có độn quang vạch phá bầu trời, sau khi mấy tán tiên hội tụ trên đám mây bàn bạc một trận, tự mình trao đổi rất nhiều tiên tài.

Quan sát một lát, trong lòng Bùi Lăng hiểu ra, những tán tiên tiến vào phương thế giới này từ các giới thiên cũng không phải vì tìm kiếm manh mối thiên kiếp, hoặc có tính toán mưu đồ gì với phương thế giới này, lại là nhìn trúng hiện tại phương thế giới này không cấm tiên nhân hạ giới, vừa hay trở thành nơi giao dịch công cộng của chư thiên vạn giới.

Vì vậy, đám tán tiên nhân cơ hội đến đây, hội tụ ở đây, thuận tiện theo nhu cầu.

So sánh ra, số lượng chính tiên tiên lại ở nơi đây nhiều hơn tán tiên một ít, nhưng số lượng cũng rất rải rác. Giữa chính tiên và tán tiên có sự phân biệt rõ ràng, gần như không có bất kỳ trò chuyện gì, càng không tham gia vào giao dịch tán tiên.

Sau khi phần lớn chính tiên lâm trần sẽ lập tức mục tiêu rõ ràng rời đi, tiến về khu vực khác ở phương thế giới này, số ít chính tiên ở lại phụ cận Kiến Mộc, tâm thần đều khóa chặt thiên kiếp ở xa xa, trong tiên bảo có lực lượng thôi diễn chầm chậm vận chuyển như đang yên lặng diễn toán cái gì đó.

Về phần Tiên Quan chưởng đạo, số lượng ít đi rất nhiều.

Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có một đến hai tên Tiên Quan chưởng đạo hạ giới mà đến từ Kiến Mộc.

Tất cả những Tiên Quan chưởng đạo lâm trần này đều có khí tức bành trướng mênh mông, khoảng cách đến cảnh giới Kim Tiên cũng chỉ cách một bước, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể bước ra một bước! Thậm chí có một vài Tiên Quan chưởng đạo, sau lưng thanh khí ngút trời, đã có được hai đầu "Bản nguyên" đại đạo trở lên...

Bộ phận Tiên Quan chưởng đạo này đều biết tin tức đã tìm được thiên kiếp, đặc biệt chạy đến phương thế giới này để độ kiếp!

Tiên Quan chưởng đạo muốn thành Kim Tiên là việc cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ chật vật. Nhưng nếu phóng tầm mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới, người nổi bật trong đó lại vẫn không phải số ít. Nhất là thiên kiếp mất tích lâu như vậy, lúc này lại xuất hiện ở tại thế, tất cả Tiên Quan chưởng đạo muốn đột phá trong chư thiên vạn giới đều nhao nhao hạ giới vào lúc này...

Trong rất nhiều tiên nhân, số lượng Kim Tiên là ít nhất.

Hơn nữa tất cả Kim Tiên hạ giới đều dừng lại ở phụ cận Kiến Mộc, không hề có ý rời đi.

Thế nhưng, mỗi một tên Kim Tiên đều chia ra một phương, trong khí cơ cuồn cuộn mơ hồ cảm giác được sự dao động, dường như đang cách không trao đổi với sự tồn tại gì đó...

Hơi suy nghĩ một chút, Bùi Lăng nhanh chóng hiểu được, trong chớp mắt mỗi một vị Kim Tiên lâm trần, sẽ có được một phần quyền hành và lãnh địa ở phương thế giới này.

Những Kim Tiên này dừng lại ở phụ cận Kiến Mộc, chắc đang thương thảo quyền hành và phân chia lãnh địa với những Kim Tiên hạ giới sớm hơn.

Đang nghĩ ngợi, "Luân Hồi" bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi: "Bùi Lăng, ngươi cảm thấy trong trận chiến này tộc ta có phần thắng như thế nào?"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, lúc này nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời: "Trận chiến này tất thắng"

"Luân Hồi" bình tĩnh hỏi: "Vì sao?"

Vì sao?

Đương nhiên là vì Bàn Nhai giới hậu thế nhân tộc vi tôn, độc chiếm khí số, chín tông trấn áp thiên hạ, tất cả ngoại tộc đều phủ phục dưới chân nhân tộc!

Nhưng trực tiếp nói như vậy ra cũng có vẻ hắn chỉ lấy kết quả để bàn việc, không hề có quan điểm của mình.

Thế là suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng nghiêm mặt trả lời: "Trước đó vãn bối từng yết kiến Nhân Vương Chung Quỳ Liệt tiền bối, tu vi của Chung Quỳ tiền bối đã là Kim Tiên đỉnh phong"

"Tiền bối từng nói hắn có thể đi vào cảnh giới Tiên Vương bất cứ lúc nào!"

"Chỉ có điều thời cơ chưa tới!"

"Khí tức của hai vị tiền bối và Chung Quỳ tiền bối gần như không khác nhau chút nào"

"Chắc cũng sắp đột phá cửa ải Tiên Vương"

"Còn có Vô Thủy tiền bối!"

"Mặc dù vãn bối chưa từng gặp mặt Vô Thủy Tiền bối, nhưng nghĩ đến cũng là sự tồn tại ngang hàng với Chung Quỳ tiền bối, còn có hai vị tiền bối"

"Như thế, không tính thành viên khác của tộc ta, chỉ riêng bốn vị tiền bối cùng nhau đột phá, tộc ta đã có bốn vị Tiên Vương!"

"Cho dù vị Tiên Vương Kim Ô tộc kia hạ giới, liên thủ với Long Hậu Long tộc cũng chỉ có hai vị Tiên Vương mà thôi"

1094 chữ

Chương 3125: Bí mật thành Vương

Số lượng tiên nhân ngoại tộc khí tức là tán tiên quá nhiều, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có mấy tên, thậm chí mười mấy tên tán tiên đạp trên tiên nhạc mờ mịt, trải qua Kiến Mộc lâm trần, tụ tập xung quanh Kiến Mộc nhiều nhất cũng là những tán tiên này.

Rất nhiều tán tiên có khí tức khác hẳn, có lẽ đến từ từng giới thiên, bọn họ dừng lại lân cận Kiến Mộc, phần lớn đều chiếm cứ một phương hư không, tiên khí quanh quẩn, thỉnh thoảng có vân triện sáng tắt trong đó, có người nói rõ về thiên tài địa bảo, tiên thuật, thần thông đủ loại mà mình mang theo, hy vọng đổi lấy tiên tài ngang nhau...

Hoặc là hy vọng tìm kiếm manh mối của một loại "Bản nguyên" nào đó, có thể bỏ ra một cái giá lớn...

Còn có tán tiên am hiểu luyện đan, đúc khí, chế phù cùng đủ loại kỹ nghệ, cũng ghi chú rõ ra tay với giá rẻ, giúp chế tác đủ loại sự vật trong tiên khí bồng bềnh...

Ngẫu nhiên có độn quang vạch phá bầu trời, sau khi mấy tán tiên hội tụ trên đám mây bàn bạc một trận, tự mình trao đổi rất nhiều tiên tài.

Quan sát một lát, trong lòng Bùi Lăng hiểu ra, những tán tiên tiến vào phương thế giới này từ các giới thiên cũng không phải vì tìm kiếm manh mối thiên kiếp, hoặc có tính toán mưu đồ gì với phương thế giới này, lại là nhìn trúng hiện tại phương thế giới này không cấm tiên nhân hạ giới, vừa hay trở thành nơi giao dịch công cộng của chư thiên vạn giới.

Vì vậy, đám tán tiên nhân cơ hội đến đây, hội tụ ở đây, thuận tiện theo nhu cầu.

So sánh ra, số lượng chính tiên tiên lại ở nơi đây nhiều hơn tán tiên một ít, nhưng số lượng cũng rất rải rác.

Giữa chính tiên và tán tiên có sự phân biệt rõ ràng, gần như không có bất kỳ trò chuyện gì, càng không tham gia vào giao dịch tán tiên.

Sau khi phần lớn chính tiên lâm trần sẽ lập tức mục tiêu rõ ràng rời đi, tiến về khu vực khác ở phương thế giới này, số ít chính tiên ở lại phụ cận Kiến Mộc, tâm thần đều khóa chặt thiên kiếp ở xa xa, trong tiên bảo có lực lượng thôi diễn chầm chậm vận chuyển như đang yên lặng diễn toán cái gì đó.

Về phần Tiên Quan chưởng đạo, số lượng ít đi rất nhiều. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có một đến hai tên Tiên Quan chưởng đạo hạ giới mà đến từ Kiến Mộc.

Tất cả những Tiên Quan chưởng đạo lâm trần này đều có khí tức bành trướng mênh mông, khoảng cách đến cảnh giới Kim Tiên cũng chỉ cách một bước, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể bước ra một bước! Thậm chí có một vài Tiên Quan chưởng đạo, sau lưng thanh khí ngút trời, đã có được hai đầu "Bản nguyên" đại đạo trở lên...

Bộ phận Tiên Quan chưởng đạo này đều biết tin tức đã tìm được thiên kiếp, đặc biệt chạy đến phương thế giới này để độ kiếp! Tiên Quan chưởng đạo muốn thành Kim Tiên là việc cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ chật vật. Nhưng nếu phóng tầm mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới, người nổi bật trong đó lại vẫn không phải số ít.

Nhất là thiên kiếp mất tích lâu như vậy, lúc này lại xuất hiện ở tại thế, tất cả Tiên Quan chưởng đạo muốn đột phá trong chư thiên vạn giới đều nhao nhao hạ giới vào lúc này...

Trong rất nhiều tiên nhân, số lượng Kim Tiên là ít nhất. Hơn nữa tất cả Kim Tiên hạ giới đều dừng lại ở phụ cận Kiến Mộc, không hề có ý rời đi.

Thế nhưng, mỗi một tên Kim Tiên đều chia ra một phương, trong khí cơ cuồn cuộn mơ hồ cảm giác được sự dao động, dường như đang cách không trao đổi với sự tồn tại gì đó...

Hơi suy nghĩ một chút, Bùi Lăng nhanh chóng hiểu được, trong chớp mắt mỗi một vị Kim Tiên lâm trần, sẽ có được một phần quyền hành và lãnh địa ở phương thế giới này.

Những Kim Tiên này dừng lại ở phụ cận Kiến Mộc, chắc đang thương thảo quyền hành và phân chia lãnh địa với những Kim Tiên hạ giới sớm hơn.

Đang nghĩ ngợi, "Luân Hồi" bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi: "Bùi Lăng, ngươi cảm thấy trong trận chiến này tộc ta có phần thắng như thế nào?"

Bùi Lăng nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, lúc này nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời: "Trận chiến này tất thắng!"

"Luân Hồi" bình tĩnh hỏi: "Vì sao?"

Vì sao?

Đương nhiên là vì Bàn Nhai giới hậu thế nhân tộc vi tôn, độc chiếm khí số, chín tông trấn áp thiên hạ, tất cả ngoại tộc đều phủ phục dưới chân nhân tộc!

Nhưng trực tiếp nói như vậy ra cũng có vẻ hắn chỉ lấy kết quả để bàn việc, không hề có quan điểm của mình.

Thế là suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng nghiêm mặt trả lời: "Trước đó vãn bối từng yết kiến Nhân Vương Chung Quỳ Liệt tiền bối, tu vi của Chung Quỳ tiền bối đã là Kim Tiên đỉnh phong"

"Tiền bối từng nói hắn có thể đi vào cảnh giới Tiên Vương bất cứ lúc nào!"

"Chỉ có điều thời cơ chưa tới!"

"Khí tức của hai vị tiền bối và Chung Quỳ tiền bối gần như không khác nhau chút nào"

"Chắc cũng sắp đột phá cửa ải Tiên Vương"

"Còn có Vô Thủy tiền bối!"

"Mặc dù vãn bối chưa từng gặp mặt Vô Thủy Tiền bối, nhưng nghĩ đến cũng là sự tồn tại ngang hàng với Chung Quỳ tiền bối, còn có hai vị tiền bối"

"Như thế, không tính thành viên khác của tộc ta, chỉ riêng bốn vị tiền bối cùng nhau đột phá, tộc ta đã có bốn vị Tiên Vương!"

"Cho dù vị Tiên Vương Kim Ô tộc kia hạ giới, liên thủ với Long Hậu Long tộc cũng chỉ có hai vị Tiên Vương mà thôi"

1095 chữ

Chương 3126: Bí mật thành Vương (2)

"Chỉ cần Tiên Tôn không ra tay, tộc ta chính là vô địch ở phương thế giới này!"

Tiếng nói của hắn âm vang, nói năng có khí phách, một tràng dài nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy sự tự tin dày đặc như thực chất, lúc nhìn quanh lộ ra vẻ hào hùng.

Trong chốc lát, gió mạnh phần phật như cũng dừng lại vì đó.

Nghe vậy, "Luân Hồi" và "Hàn Ảm" đều im lặng.

Nhưng chẳng mấy chốc "Luân Hồi" lắc đầu, thản nhiên nói: "Sai!"

"Sự tồn tại đạt tới Kim Tiên đỉnh phong của tộc ta không chỉ có bốn người chúng ta"

"Nhưng Tiên Vương.."

Nói đến đây, "Luân Hồi" hơi dừng một chút, bỗng nhiên hỏi, "Ngươi cũng đã biết Nhân Vương có thể bước vào cảnh giới Tiên Vương bất cứ lúc nào, nhưng vì sao không bước vào cảnh giới như thế?"

"Cái gọi là thời cơ, lại là cái gì?"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng lập tức nhận ra, e rằng cảnh giới Tiên Vương này còn tồn tại bí mật gì đó mà bây giờ hắn chưa biết!

Sau khi đi vào Kim Tiên, hắn với "Bản nguyên", đại đạo, pháp tắc... Từ Kim Tiên trở xuống đều rõ như lòng bàn tay, lại không có chút nghi ngờ nào.

Nhưng Tiên Vương phía trên Kim Tiên...

Cho đến bây giờ, hắn chỉ từng gặp một vị Tiên Vương là Long Hậu Tự Hàn Ung Long Hậu đứng trước mặt hắn cũng chưa từng thật sự ra tay trên mặt ý nghĩa!

Đối với cảnh giới này, hắn chỉ biết Tiên Vương có thể điều khiển toàn bộ "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, trật tự, tiên chức của một phương thế giới...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Không biết!"

"Luân Hồi" nhẹ gật đầu, nói: "Bởi vì... Một giới một Vương"

"Ta cũng tốt, Hàn Ảm cũng được.."

"Nhân Vương, Vô Thủy... Đều là như thế!"

"Chỉ cần trong số chúng ta xuất hiện một vị Tiên Vương, dù tất cả Kim Tiên của phương thế giới này đã bước nửa chân vào cảnh giới Tiên Vương, cũng không thể tiếp tục thành Vương"

Một giới một Vương?

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức hiểu được trong lần đại chiến này, dù vị tiên tổ nào của nhân tộc đột phá, cả nhân tộc sẽ chỉ xuất hiện một vị Tiên Vương!

Phương thế giới này đã có vị Tiên Vương là Long Hậu Long tộc lâm trần, nếu Tiên Vương Kim Ô tộc cũng hạ giới...

Nhân tộc rất khó đồng thời đối phó hai vị Tiên Vương!

Bởi vậy, đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến nhân tộc muốn chặt đứt Kiến Mộc trước khi Tiên Vương Kim Ô tộc hạ giới!

Đang nghĩ ngợi, "Luân Hồi" bình tĩnh nói tiếp: "Nếu trong một giới đã có Tiên Vương, Tiên Vương những giới thiên khác giáng lâm cần tranh đoạt quyền hành và biểu tượng với vị Vương của bản giới, mới có thể có được uy năng Tiên Vương trong phương thế giới này"

"Nếu phương thế giới này không có Tiên Vương, những Tiên Vương giới thiên khác giáng lâm có thể trực tiếp chưởng quản một giới vực này"

"Nhưng trong tình hình như vậy, sinh linh phương thế giới này lại muốn thành tựu Tiên Vương, sẽ phải tranh đoạt biểu tượng quyền hành một giới với Tiên Vương giáng lâm phương thế giới này.

"Vì vậy, chỉ cần tộc ta có bất kỳ một vị Kim Tiên nào bắt đầu thành Vương, vị Long tộc kia có thể lập tức phát hiện!"

"Việc liên quan đến tương lai tộc ta, không phải sinh tử một người một nhà"

"Tất cả Kim Tiên nhân tộc chúng ta đã định ra một quy tắc"

"Trước khi đại chiến, không thể thành Vương!"

Trước khi đại chiến, không thể xưng Vương!

Lúc ấy Nhân Vương nói "Thời cơ chưa tới", là ý chỉ đại chiến trảm Kiến Mộc!

Nghe đến đó, sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn đột nhiên nghĩ đến bốn vị Tiên Tôn ngăn chặn tất cả con đường Tiên Vương thành Tôn.

Lần này Long Hậu Long tộc hạ giới...

Đến nay phương thế giới này chưa từng sinh ra Tiên Vương.

Trong chớp mắt Long Hậu lâm trần, toàn bộ quyền hành và biểu tượng của thế giới này đều nằm trong tay nàng.

Điều này cũng có nghĩa, một khi phương thế giới này sinh ra Tiên Vương mới, nàng sẽ phát hiện ngay lập tức!

Đường đường là Tiên Vương, Long Hậu của Long tộc, sở dĩ tự mình hạ giới không chỉ vì truy tra tung tích thiên kiếp, càng quan trọng hơn là thân phận Tiên Vương của nàng!

Từ việc Kim Ô tộc và Long tộc đối chọi trên Vạn Tiên hội, đến nay Tiên Vương Kim Ô tộc chưa từng hạ giới, một vị Tiên Vương tọa trấn hồng hoang cũng là sự ăn ý của tất cả những tộc quần trong chư thiên vạn giới!

Là vì ngăn cản con đường nhân tộc thành Vương?

Không!

Có lẽ chưa chắc là nhằm vào nhân tộc, mà là tất cả sự tồn tại có khả năng thành Vương ở phương thế giới này!

Ví dụ như...

Thiên kiếp ở phương thế giới này mất tích đã lâu!

Tiên Tôn ngăn cản con đường Tiên Vương, Tiên Vương ngăn cản con đường Kim Tiên...

Lúc ấy hắn thành Vương thất bại, là vì Long Hậu ra tay?

Hoặc là, tiên tổ nhân tộc đã quyết định quy tắc này?

Không đúng!

Long Hậu đã được đưa tặng, bây giờ căn bản không cách nào cắt ngang hệ thống uỷ thác.

Quy tắc do tiên tổ nhân tộc quyết định, chắc chắn hệ thống có thể lách qua!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, lập tức nghiêm túc hỏi: "Vậy vãn bối có thể thành Vương hay không?"

Hắn không phải nhân tộc trong đoạn năm tháng này, không biết thành Vương ở đoạn năm tháng này có ảnh hưởng đến mấy vị tiên tổ này hay không?

Lần này, "Luân Hồi" chưa mở miệng, "Hàn Ảm" đã tiếng lạnh băng nói: "Có thể!"

"Luân Hồi" cũng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi khác với chúng ta"

"Không cần để ý đến quy tắc của chúng ta!"

1100 chữ

Chương 3127: Bí mật thành Vương (3)

Bùi Lăng nghe vậy, âm thầm yên lòng, nói tiếp: "Đại Thừa hậu thế giống vãn bối còn có mười một vị "Bọn vãn bối cần leo lên Kiến Mộc trước khi Kiến Mộc bị trảm, trở lại năm tháng bình thường"

"Kính xin hai vị tiền bối yên tâm, trận đại chiến này chúng ta đều là nhân tộc, tất nhiên cũng ra sức vì tộc quần...

Còn chưa nói hết câu, "Luân Hồi" lại trực tiếp ngắt lời: "Lần trảm Kiến Mộc này, bất kỳ nhân tộc nào cũng có thể ra tay"

"Nhưng ngươi không thể!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lại thấy nghi ngờ.

Không cho hắn ra tay trong nhiệm vụ trảm Kiến Mộc, vì sao Nhân Vương đặc biệt căn dặn hắn đến đây?

Hơn nữa, "Vô Thủy" tiền bối đã ước định với hắn sẽ đến lân cận Kiến Mộc gặp mặt...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Vì sao?"

"Luân Hồi" bình thản nói: "Song Tôn đánh cờ, như nào là thắng?"

Bùi Lăng nhíu mày, nhanh chóng nói: "Nếu trận chiến này tộc ta đại bại, nhân tộc tương lai và hậu thế không phù hợp, vì vậy tương lai thay đổi, chính là Cựu thắng"

"Luân Hồi" hỏi tiếp: "Vậy Vị thắng như thế nào?"

Bùi Lăng nói: "Trận chiến này tộc ta đại thắng, xưng bá phương thiên địa này...

Nói được nửa câu, hắn lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...

Năm tháng phát triển bình thường là "Vị" thắng, vậy ý nghĩa tồn tại của những quân cờ bọn họ là cái gì?

"Vị" hoàn toàn không cần sắp xếp bất kỳ quân cờ gì đi đến Hồng Hoang!

Trong lúc đang suy nghĩ, "Luân Hồi" đã lắc đầu, tiếng nói rộng lớn: "Không!"

"Không, thắng là như thế này...

"Ngươi trong năm tháng tương lai, ngươi ra tay trong trận chiến ở đây, bình định vạn tộc, đao trảm Kiến Mộc, tru quần tiên dị tộc, khuất phục U Minh, chiếm đoạt khí số thiên địa!"

"Từ đó năm tháng hồng hoang kết thúc!"

"Thịnh thế nhân tộc ta cũng bởi vậy mà lên.

"Nhân tộc năm tháng tương lai kết thúc quá khứ vạn tộc hồng hoang, mới là Vị thắng!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu được, "Vị" để những nhân tộc bọn họ thông qua Phù Sinh kỳ cục đi vào "Quá khứ", là muốn bọn họ thay nhân tộc năm tháng "Quá khứ" đánh thắng trận chiến hồng hoang này!

Trận chiến hồng hoang không thể dựa vào tiên tổ nhân tộc thời kỳ hồng hoang đánh thắng!

Mà phải dựa vào những nhân tộc Bàn Nhai giới hậu thế bọn họ đánh thắng!

Như thế, "Vị" mới có thể đánh thắng ván cờ, mới có thể thành Đế!

Nhưng hiện tại nhân tộc không muốn bất kỳ một vị Tiên Tôn nào thành Đế...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, hiện tại "Luân Hồi" tổ sư chỉ là Kim Tiên lại biết bí mật liên quan đến Tiên Tôn, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc bốn vị Tiên Tôn ngăn chặn lẫn nhau, đây là "Cựu" hoặc là Tiên Tôn khác cố ý tiết lộ cho nhân tộc...

Bùi Lăng không hỏi đến cùng về vấn đề này, mà hỏi: "Vậy vãn bối đến Kiến Mộc phải làm gì?"

"Luân Hồi" tay áo bồng bềnh, đôi mắt sắc phía dưới mũ trùm tĩnh mịch như biển, hắn ta bình tĩnh nói: "Đại chiến bắt đầu, ngươi trực tiếp dẫn theo đồng bạn của mình leo lên Kiến Mộc "Dù chiến cuộc phía dưới Kiến Mộc như thế nào, không thể ra tay!"

"Không nên quay đầu lại!"

"Sau khi leo lên Kiến Mộc, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào giới thiên thượng giới"

"Trảm Kiến Mộc, bình định phương thế giới này, chiếm đoạt khí số thiên địa vì tộc ta... Chúng ta làm là được!"

"Sau trận chiến này, để năm tháng vĩnh viễn phủ bụi, hoàn toàn trở thành quá khứ!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức biết tiên tổ nhân tộc có niềm tin tuyệt đối với việc trảm Kiến Mộc!

Hiện tại không những không cần hắn ra tay, còn muốn hắn nhanh rời đi!

Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt với hắn!

Thế là, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, tiếng nói trịnh trọng: "Được!"

"Nếu vãn bối dẫn theo rất nhiều đồng bạn leo lên Kiến Mộc, còn đang trên đường leo lên chưa tiến vào giới thiên thượng giới, các tiền bối lại chặt đứt Kiến Mộc vào giờ phút này.."

"Kiến Mộc sụp đổ, bọn vãn bối có thể trực tiếp ngã xuống từ phía trên Kiến Mộc, trở lại phương thế giới này hay không?"

"Luân Hồi" lắc đầu, nói: "Sẽ không!"

"Thứ chúng ta trảm là trụ cột của Kiến Mộc ở phương thế giới này"

"Kiến Mộc liên thông chư thiên vạn giới, trụ cột một giới bị trảm sẽ không sụp đổ, chỉ biến mất ở một phương thế giới này"

"Từ đây tất cả sinh linh đã leo lên Kiến Mộc cũng biến mất ở phương thế giới này"

"Lần này không có đường lui nữa, chỉ có một đường phi thăng!"

Hồng hoang.

Tiên trận nhân tộc, ổ bảo.

Trong tiểu viện cửa riêng, phòng chính, rất nhiều nhân tộc đang vây quanh "Cô Miểu".

"Tiên thuật?"

Sắc mặt đám người "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc", "Trường Tụy" đầy ngạc nhiên. "Trường Tụy" lập tức nghi ngờ nói: "Bùi Lăng từng nói, hiện tại quy tắc thiên đạo thay đổi, đã không thể thi triển tiên thuật bình thường"

"Trên đường tới nơi đây, ta cũng tự thử qua"

"Thánh tháp (Phổ Thế Hỉ Nhạc], thánh tông [Kim Quan Táng Thế], còn có thánh trang (Quy Khứ Lai Hề], hiện tại đều đã không cách nào sử dụng bình thường"

Nghe vậy, "Cô Miểu" không hề cảm thấy bất ngờ, chậm rãi nói: "Thật sự không thể sử dụng những tiên thuật kia"

"Thế nhưng, trên thực tế [Phổ Thế Hỉ Nhạc], (Kim Quan Táng Thế] còn có (Quy Khứ Lai Hề] đều không phải tiên thuật bình thường!

"Dựa theo tin tức mà ta tìm hiểu được từ tiền bối, nhân tộc ta chia tiên thuật làm ba loại"

"Thứ nhất là tiên thuật đại đạo"

1077 chữ

Chương 3128: Tổ sư "Trọng Minh"

"Tiên thuật tức là tiên nhân chi thuật, sau khi chúng sinh thành tiên mới có thể sử dụng thuật pháp này"

"Loại tiên thuật này ẩn chứa lực lượng thiên cương, lúc thi triển có thiên cương quán chú trong đó, cho nên uy năng mạnh mẽ"

"Thứ hai là tiên thuật làm trái thiên cương"

"Tất cả tiên thuật không tuân thủ thiên cương, xúc phạm thiên cương, chưa từng thành tiên đã có thể thi triển.. Đều được xếp vào đây"

"Tiên thuật làm trái thiên cương thiếu lực lượng thiên cương, so sánh với tiên thuật đại đạo thì yếu hơn rất nhiều!"

"I Phổ Thế Hỉ Nhạc], (Kim Quan Táng Thế) và (Quy Khứ Lai Hề] đều là như thế!"

"Loại thứ ba là tiên thuật hỗn độn!"

"Loại tiên thuật này, từ căn nguyên đến lý niệm, từ lý niệm đến quá trình, từ quá trình đến kết quả... Đều đối lập với thiên cương"

"Trên bản chất, thứ tiên thuật này làm trái không phải thiên cương, mà là thiên đạo!"

"Theo một ý nghĩa nào đó tiên thuật hỗn độn cực kỳ tương tự với loại tiên thuật làm trái thiên cương thứ hai"

"Ngoại trừ nhân tộc ta, trong mắt tất cả tiên nhân ngoại tộc, tiên thuật hỗn độn cũng cùng một loại với tiên thuật làm trái thiên cương"

"Nhưng tiên thuật hỗn độn ẩn chứa lực lượng hỗn độn hồng mông thời khắc Thái Sơ, uy năng vượt xa tiên thuật làm trái thiên cương!

"Bây giờ quy tắc thiên đạo có biến, chỉ không thể sử dụng tiên thuật làm trái thiên cương"

"Về phần tiên thuật đại đạo và tiên thuật hỗn độn, hiện tại đều không bị ảnh hưởng"

"Lần này ta nhận được tiên thuật đại đạo!"

"Dựa theo định nghĩa thiên đạo, đây mới là tiên thuật bình thường"

Nói xong, "Cô Miểu" vung ống tay áo một cái, chín cái ngọc giản màu sắc cũ kỹ, khí tức tang thương lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, chậm rãi chìm nổi.

Hắn ta tâm niệm vừa động, ngọc giản như yến non về rừng, nhao nhao rơi vào trong tay chín người.

"Cô Miểu" nhìn qua đám người, nghiêm nghị nói: "Tiên thuật đại đạo chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển"

"Nhưng đại chiến sắp bắt đầu!"

"Cho dù hiện tại tu vi chỉ là Đại Thừa, đến lúc đó chưa chắc không thể thành tiên!

"Lúc này nhanh chóng quan sát, chuẩn bị sau khi thành tiên lập tức nắm giữ!"

Nghe vậy, đám người "Hồn Nghi" gật đầu, chợt nhao nhao cầm ngọc giản lên, nhanh chóng xem xét.

Không lâu sau, bọn họ đã ghi nhớ toàn bộ những tiên thuật này.

Lúc này, "Trường Tụy" lại hỏi: "Phía dưới tiên nhân không thể tu luyện tiên thuật đại đạo"

"Vậy chúng ta có thể tu luyện tiên thuật hỗn độn?"

"Cô Miểu" lập tức lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Tiên thuật hỗn độn không có hạn chế tu vi"

"Nhưng dù là tiên nhân chân chính, tu luyện tiên thuật hỗn độn cũng rất dễ hóa thành tàn tiên!"

"Theo ta biết, toàn bộ nhân tộc hồng hoang chỉ có một vị thành công nắm giữ một môn tiên thuật hỗn độn.

Nghe đến đó, "Trường Tụy" khẽ nhíu mày, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng hỏi: "Là vị tiền bối nào?"

Trong tiếng nói của "Cô Miểu" đầy ý sùng kính: "Hiện tại người mạnh nhất nhân tộc hồng hoang là Vô Thủy tổ sư!"

Trên Tri Âm phong, tầng nham thạch đỏ thẫm xếp như biển máu cuồn cuộn.

Nơi xa cự mộc nguy nga, quần tiên như mây.

Trong cơn gió mạnh gào thét, ba bóng người ống tay áo phần phật.

Nghe "Luân Hồi" tổ sư giảng giải, Bùi Lăng thầm thả lỏng, nói cách khác sau này đại chiến bắt đầu, hắn chỉ cần dẫn theo Đại Thừa Bàn Nhai giới xông lên Kiến Mộc, tất cả mọi chuyện sau đó đều không liên quan với hắn.

Dù là hắn vừa leo lên Kiến Mộc, ngay sau đó nhân tộc đã chặt đứt Kiến Mộc cũng không ảnh hưởng đến việc hắn leo lên Kiến Mộc, hà nâng phi thăng.

Nhưng với tình huống hiện tại của hắn, dù leo lên Kiến Mộc tiến vào giới thiên thượng giới cũng không biết có thể quay về năm tháng ban đầu hay không...

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói trầm thấp u lãnh đột nhiên truyền đến.

"Chúng sinh hằng lợi, nguyên hóa chân cơ"

"Đã dòm chí bí, minh soát vô cực!"

Tiếng nói vừa dứt, một bóng người áo gai lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đỉnh núi.

Áo bào của hắn ta không may không hoa văn, khí tức tinh khiết, phong nghi to lớn như núi cao lồng lộng, lại như sóng lớn cuồn cuộn, mênh mông hào hùng không thể đo lường!

Vừa xuất hiện đã đứng song song với ba người, vừa vặn đứng bên phải Bùi Lăng.

Người đến đứng chắp tay, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Kiến Mộc nơi xa, nhàn nhạt hỏi: "Những người khác còn chưa tới?"

Dường như "Luân Hồi", "Hàn Ảm" không hề cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của hắn ta, "Luân Hồi" trả lời ngắn gọn: "Sắp"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vị bên cạnh... Lại là một vị tiên tổ khai phái chín tông!

Hắn ta quần áo mộc mạc, khí chất hơi tương tự với Trọng Minh tông "Phục Cùng" tiền bối.

Là tổ sư khai phái Trọng Minh tông!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức quay người thi lễ với vị tiên tổ nhân tộc vừa xuất hiện, cực kỳ cung kính nói: "Đệ tử Bùi Lăng gặp qua Trọng Minh tiền bối!"

"Trọng Minh" xoay đầu lại nhìn về phía Bùi Lăng, chỉ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi đã biết đạo hiệu của ta, lại tự xưng đệ tử, nhất định có duyên với ta trong năm tháng hậu thế!"

"Hiện tại đại chiến sắp đến, nhưng khoảng cách chính thức khai chiến còn có chút thời gian "Theo ta!"

"Trước tiên đi quan tâm những Đọa Tiên ngoại tộc kia!

1105 chữ

Chương 3129: Tổ sư "Trọng Minh" (2)

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lại nói: "Bẩm tiền bối, Luân Hồi tiền bối vừa chỉ điểm vãn bối, vãn bối không thể ra tay trong trận chiến này"

"Trọng Minh" lắc đầu, hờ hững nói: "Chỉ là quan tâm những Đọa Tiên kia, không phải đi trảm Kiến Mộc"

"Hơn nữa ngươi đi theo ta là được, không cần ra tay!"

Thấy "Trọng Minh" tiền bối nắm chắc như vậy, hơn nữa hai vị tiền bối "Luân Hồi" và "Hàn Ảm" cũng không có ý ngăn cản, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nhanh chóng nói: "Được!"

"Trọng Minh" khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía "Luân Hồi" nói: "Người đông đủ lại gọi chúng ta"

"Luân Hồi" nhàn nhạt đáp: "Được"

Thế là "Trọng Minh" không do dự nữa, vung ống tay áo một cái đã hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh chóng chạy tới phía dưới Kiến Mộc.

Bùi Lăng lập tức đuổi theo.

Tốc độ hai người bay như điện, trong chớp mắt đã rời khỏi Tri Âm phong.

Vào lúc này, thân hình "Trọng Minh" đột nhiên biến ảo, chẳng mấy chốc đã hóa thành một tán tiên tạp huyết Long tộc má sinh lân phiến, đầu có sừng thú.

Bùi Lăng không biết hắn ta muốn làm gì, cũng thay đổi dáng vẻ theo, ánh sáng lưu chuyển quanh người hóa thành một tán tiên Tước tộc sườn mọc hai cánh, sau tai có lông vũ vàng hồng.

Ngay sau đó, "Trọng Minh" tăng thêm tốc độ, Bùi Lăng cũng không tụt lại phía sau.

Trong mấy tức ngắn ngủi, hai người đã đi tới phía dưới Kiến Mộc, tiên khí tràn trề đập vào mặt như núi mây biển sương.

Trong mờ mịt có tia sáng tiên bảo, ý hoàn mỹ hỗn tạp, lấp lánh giữa trời, hào quang thụy khí mênh mông sáng đẹp rộng lớn, phồn thịnh vô song.

"Trọng Minh" dừng phi độn, Bùi Lăng theo sát phía sau.

Nhìn Kiến Mộc từ chỗ này, thần mộc trước mắt khổng lồ nguy nga khó có thể tưởng tượng, nó như một thế giới cực lớn tự thành một giới, không ngừng tiêu tán ra khí tức tiên linh cuồn cuộn; lại như là một cây cuống rốn tới từ chư thiên vạn giới, rủ xuống từ trên vòm trời, nối liền với phương thiên địa này.

Nặng nề, tang thương, cổ xưa, tiên ý... Như thực chất.

Tiên nhạc mờ mịt như có như không, lại có mấy tên tiên nhân vượt hạc lâm trần.

Có gió dài mênh mông, quần tiên lay động tay áo, gảy mây hà, sóng ánh sáng lăn tăn vạn dặm.

Từng bóng dáng hoàn mỹ tới lui trên trời cao, qua lại không dứt.

Thấy hai tên tán tiên lạ lẫm đến đây, rất nhiều tiên nhân ngoại tộc ở lại nơi này đều không để ý, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua liền tiếp tục việc trong tay mình.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức truyền âm hỏi: "Trọng Minh tiền bối, tiếp theo chúng ta làm cái gì?

Ánh mắt "Trọng Minh" chậm rãi đảo qua rất nhiều tiên nhân, bình tĩnh trả lời: "Đừng vội"

Nói xong, hắn ta đã chọn một mảnh hư không trống rỗng, cũng như những tán tiên mượn dùng phương thế giới này giao dịch, đưa tay một chỉ, vẫn triện cổ xưa lập tức xen lẫn bốc lên, trong chớp mắt một tòa tiên trận phòng hộ đơn giản đã hoàn thành.

"Trọng Minh" dẫn theo Bùi Lăng đi vào tiên trận, sau đó lấy ra một cái Viên Đỉnh thanh đồng kích cỡ bằng nắm tay, tùy ý ném vào khoảng không.

Cái Viên Đỉnh thanh đồng kia thấy gió bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một tôn cự đỉnh như ngọn núi, lơ lửng giữa không trung, trên đó tiên cơ quấn quanh, có vân khí ngũ sắc mờ mịt như gấm, trong lúc bốc hơi có ánh sáng mơ hồ, trên thân đỉnh khắc ba cái vân triện to lớn: "Tụ Bảo Đỉnh!"

Lúc [Tụ Bảo Đỉnh] chìm chìm nổi nổi, ráng mây lưu chuyển huyễn hóa quanh người, từng hàng vân triện nhanh chóng hiện ra trong hư không: "Giao dịch tiên tài, bản nguyên, pháp tắc, tiên chức.."

Vân triện chưa hoàn toàn hiện ra, tán tiên bốn phía tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ một thoáng đã nhìn chằm chằm vào đó, không cách nào dịch chuyển.

Giao dịch "Bản nguyên"? Giao dịch tiên chức?

Sự khác biệt bản chất giữa tán tiên và chính tiên, chính là tán tiên thiếu "Bản nguyên" đại đạo.

Bất kỳ một đầu "Bản nguyên" đại đạo gì đều liên quan đến đạo đồ, vô cùng quan trọng với tán tiên!

Mà tiên chức... Càng không cần phải nói!

Một phần tiên chức tốt, cho dù chính tiên cũng chạy theo như vịt!

Hiện tại có vô số tán tiên ở chỗ này, nhưng chỗ có tán tiên cũng chỉ giao dịch tiên tài đặc sản của các đại giới thiên, cùng những cái kia không dùng được, lại không phải "Bản nguyên" pháp tắc...

Lấy "Bản nguyên" và tiên chức ra giao dịch... Hai tán tiên vừa tới điên rồi sao? Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, sức hấp dẫn của "Bản nguyên" đại đạo và tiên chức thật sự quá lớn, chẳng mấy chốc một tiên bảo hình dạng lầu các mở cửa, mấy bóng dáng xuất hiện trong đó.

Một bóng dáng trong đó thoát khỏi lầu các, xuất hiện bên ngoài tiên trận do "Trọng Minh" bày ra, hắn ta đầu sói, thân người, đuôi bọ cạp, đồng tử dựng thẳng, u quang mơ hồ, mặc áo bào rộng, chân trần, điểm vó, nhìn [Tụ Bảo Đỉnh] ráng mây quanh người huyễn hóa thành vẫn triện, nhanh chóng hỏi: "Bản nguyên đại đạo giao dịch như thế nào?"

"Trọng Minh" ngồi xếp bằng trong hư không, chỉ [Tụ Bảo Đỉnh] trước mặt, bình tĩnh nói: "Thả một đầu Bản nguyên đại đạo đi, sẽ ra hai đầu Bản nguyên đại đạo"

"Chỉ có điều, không thể lựa chọn Bản nguyên ra sao, chỉ dựa vào khí số"

Nghe vậy, tên tán tiên này khẽ giật mình, vẻ mặt nhìn về phía "Trọng Minh" thể hiện rõ vẻ không tin.

"Trọng Minh" từ tốn nói: "Đây là trọng bảo trong tộc, bình thường không lấy ra "Hiện tại vì nhiễm khí tức tiên bảo chư thiên, lấy ra để tiến giai 1075 chữ

Chương 3130: Tổ sư "Trọng Minh" (3)

"Nếu ngươi không tin, ta cho ngươi một cơ hội, lấy pháp tắc bình thường nếm thử"

"Bỏ vào bất kỳ vật gì đều sẽ ra gấp đôi!"

"Nếu ngay cả pháp tắc cũng không có, sử dụng món đồ khác của ngươi" Tên tán tiên này híp mắt quan sát hắn ta giây lát, lạnh lùng cười, chợt nói: "Được!"

"Nếu lời nói của ngươi không giả, đương nhiên chúng ta sẽ không keo kiệt tư lương"

"Nếu là, ha ha...

Vẻ mặt "Trọng Minh" bình tĩnh, bấm pháp quyết, lúc này tiên trận mở ra một cánh cửa ra vào.

Tán tiên nhanh chân đi vào, lập tức lấy ra một kiện tiên khí hình quạt từ trong tay áo.

Tiên khí này là tác phẩm của hắn ta khi thử đúc khí, vì công dụng ít thấy, lần này hạ giới giao dịch hơn mấy tháng, từ đầu đến cuối không có tán tiên để mắt đến.

Hiện tại lại vừa hay lấy ra thử cái gọi là [Tụ Bảo đỉnh] này.

Dù sao lần này hắn ta hạ giới có rất nhiều đồng bạn, nếu xảy ra vấn đề vừa hay để đối phương bồi thường, cũng đỡ phải đi tìm tán tiên khác chào hàng Thế là, tên tán tiên này cực kỳ dứt khoát ném tiên khí trong tay vào trong (Tụ Bảo Đỉnh .

1Trong chớp mắt tiên khí nhập đỉnh, trong đỉnh như nổi lên một vòng ánh sáng trong vắt.

Ngay sau đó tiên khí đột nhiên biến mất, dường như bị lực lượng gì đó hoàn toàn xóa đi, không còn tồn tại, ngay cả liên hệ với Tán Tiên cũng trở nên yếu ớt, vô tung vô ảnh!

Tán tiên thay đổi sắc mặt, lập tức nhìn về phía "Trọng Minh", trong toà tiên bảo lầu các nơi xa cũng có khí tức như sóng động, như biển cả trầm bổng, khí thế cuồn cuộn chỉ thẳng vào [Tụ Bảo Đỉnh 1!

Thấy thế cục sắp thay đổi, chỉ thấy trong Viên Đỉnh thanh đồng ầm vang bộc phát ra một luồng ánh sáng vô cùng mãnh liệt!

Ánh sáng kia tinh khiết cô đọng như hồ nước trong vắt.

Ngay sau đó, hai kiện tiên khí hình quạt lặng yên hiện ra trong (Tụ Bảo Đỉnh .

1Hai kiện tiên khí này giống nhau như đúc, không có gì khác nhau, chính là đồ vật mà tán tiên kia vừa bỏ vào trong đỉnh!

Tán tiên lập tức giật mình, sau khi kịp phản ứng lại vung ống tay áo một cái, hút hai kiện tiên khí vào trong tay kiểm tra.

Hắn ta tâm niệm vừa động, trong lúc quán chú tiên lực đã đồng thời thôi động hai kiện tiên khí. Chỉ thấy ánh sáng nở rộ, phía trên mặt quạt có vô số yêu ma quỷ quái nhao nhao tỉnh dậy, trong hư không có bông tuyết đen xám cuồn cuộn rơi xuống, nơi đến lạnh lẽo thấu xương, muốn đóng băng vạn dặm, khí tức âm lãnh tản khắp nơi.

Tán tiên lập tức xác định, hai kiện tiên khí này đều là chính phẩm!

Hắn ta không do dự chút nào, lập tức lấy ra một gốc tiên thực hình thù kỳ quái, khí tức hoàn mỹ, cho vào trong đỉnh.

Cũng giống như vừa rồi, trong chớp mắt cắm tiên thực vào trong đỉnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong giây lát, miệng đỉnh bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, xông mây mà lên.

Sau khi ánh sáng tản đi, hai gốc tiên thực không khác nhau chút nào từ từ bay lên trong đỉnh, cành lá giãn ra, thướt tha như ngọc.

Tán tiên không hề chớp mắt nhìn tình cảnh này, không do dự đưa tay ra, hái một chiếc lá từ hai gốc tiên thực rồi nuốt vào bụng.

Chẳng mấy chốc, tán tiên xác định dược lực, tác dụng của hai gốc tiên thực này không có gì khác nhau.

Gốc tiên thực thêm ra cũng là thật!

Nghĩ đến đây, tên tán tiên này không còn khách sáo, lúc này tay phải đưa ra, hai đầu "pháp tắc" khí tức tinh khiết, lặng yên hiện ra giữa ngón tay hắn ta.

Ngay sau đó, tán tiên lấy ra hai đầu pháp tắc mà mình trận tàng đã lâu, tính cả tiên thực và tiên khí vừa rồi cho hết vào trong (Tụ Bảo Đỉnh .

1Nhìn qua tình cảnh này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cực kỳ bất ngờ.

Là "Chúng".

Nhưng không phải pháp tắc, mà là "Bản nguyên" đại đạo!

"Bản nguyên" đại đạo "Chúng" ở chỗ "Trọng Minh" tổ sư!

Thủ đoạn của "Trọng Minh" tổ sư vô cùng bí ẩn, nếu không phải hắn cũng có được pháp tắc giống vậy, chỉ sợ gần trong gang tấc cũng không phát hiện ra chút khác thường này!

Trong lúc đang suy nghĩ, ráng mây quanh (Tụ Bảo Đỉnh] bốc lên như nấu, trong đỉnh lại bộc phát ra một luồng ánh sáng dày đặc chói mắt.

Ngay sau đó, miệng đỉnh sáng lóng lánh, bốn đầu pháp tắc, bốn cây tiên thực và bốn kiện tiên khí như mặt trời từ từ bay lên!

Những thứ này là pháp tắc, tiên thực và tiên khí mà tên tán tiên đầu sói thân người kia vừa cho vào trong đỉnh, hơn nữa số lượng đều biến thành gấp đôi!

Trong đó bốn cây tiên thực và bốn kiện tiên khí đều giống nhau như đúc.

Còn bốn đầu pháp tắc, trong đó hai đầu pháp tắc là tán tiên vừa cho vào trong đỉnh, mặc dù hai đầu pháp tắc khác có sự khác biệt với pháp tắc ném vào trong đỉnh nhưng cũng là pháp tắc gần gũi.

Trong bảo quang mờ mịt, trong đôi mắt tối tăm của tán tiên đầu sói thân người bùng lên ánh sáng, toát ra vẻ phấn chấn.

Hắn ta không biết cái [Tụ Bảo Đỉnh] này vận hành như thế nào, cũng không biết là chí bảo như thế nào, tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng loại việc tốt có thể để tiên tài, pháp tắc tăng gấp bội tốt, gặp được tất nhiên không có lý nào bỏ qua!

1099 chữ

Chương 3131: Chúng ta chạy trốn!

Tán tiên đầu sói thân người vung ống tay áo một cái, trong nháy mắt hút bốn cây tiên thực, bốn kiện tiên khí và bốn đầu pháp tắc vào trong tay kiểm tra một chút, xác định đều là thật, không có bất kỳ do dự nào, lúc này lại muốn cho toàn bộ vào trong đỉnh.

Ngay lúc này, "Trọng Minh" đột nhiên đưa tay ngăn trước mặt tên tiên khí này.

Hắn ta bình thản nói: "Vừa rồi ta chỉ cho ngươi dùng thử một lần"

"Bây giờ ngươi đã dùng ba lần.

"Mỗi lần sử dụng đỉnh này đều cần giao nộp một đầu pháp tắc làm thù lao"

"Ngươi sử dụng thêm hai lần là hai đầu pháp tắc!"

Nghe vậy, tán tiên đầu sói thân người ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng nhẹ nhõm cười một tiếng.

Cái [Tụ Bảo Đỉnh] này, dùng một lần phải giao nộp một đầu pháp tắc, nhìn như giá cao nhưng so sánh với kết quả khi sử dụng đỉnh này... Không đáng kể chút nào!

Thế là, lúc này tán tiên đầu sói thân người cực kỳ hào phóng lấy ra hai đầu pháp tắc vừa thêm ra, trực tiếp giao cho "Trọng Minh".

Toàn bộ quá trình, rất nhiều tán tiên xung quanh đều nhìn không chớp mắt.

Phần lớn tán tiên thấy cái [Tụ Bảo Đỉnh] này có thể sinh ra gấp đôi bảo vật và pháp tắc, đều âm thầm tính toán trong tay áo, thử thôi diễn nguyên lý của loại chí bảo này, cùng lý do vì sao đỉnh này xuất hiện phía dưới Kiến Mộc.

Chỉ có điều, bọn họ chưa tính ra dấu vết để lại, thấy tán tiên đầu sói thân người kia trực tiếp kiếm được hai kiện tiên khí và hai gốc tiên thực trong chốc lát ngắn ngủi, một đám tiên khí vây xem lập tức không kìm nén được... Ngay sau đó, trên tiên bảo dáng vẻ một đoàn tường vân cách đó không xa có bốn tên tiên nhân ngoại tộc một mắt, cánh chim, người khoác áo bào ngũ thải cùng nhau tới, đạp không mà đứng bên ngoài tiên trận, cao giọng nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta bằng lòng làm giao dịch!"

"Trọng Minh" khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, tiên trận mở cửa ra vào, cho bốn tên tiên nhân ngoại tộc này đi vào trong.

Sau khi bốn tên tán tiên này tiến vào trong trận, lập tức lấy ra tám đầu pháp tắc cho vào trong [Tụ Bảo Đỉnh 1 Thấy thế, tên tán tiên đầu sói thân người kia hơi nhíu mày, động tác trên tay lại không chậm chút nào, cũng cho tất cả tiên thực, tán tiên, pháp tắc... Vào trong [Tụ Bảo Đỉnh .

1Trong chốc lát bảo quang bắn ra bốn phía, rất nhiều pháp tắc, tiên thực, tán tiên tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi lẫn nhau như một dòng suối nhỏ lưu động, trong lúc rò rỉ rơi vào [Tụ Bảo Đỉnh], chợt biến mất không thấy.

Chờ giây lát, miệng đỉnh lại bộc phát ra ánh sáng xinh đẹp, trong ánh sáng vạn trượng hai mươi đầu pháp tắc, tám cây tiên thực, tám kiện tiên khí từ từ bay lên từ trong đỉnh.

Nhìn qua rất nhiều tài vật, dù là tên tán tiên đầu sói thân người kia hay là bốn tên tán tiên một mắt thải y sau đó đều là sắc mặt vui mừng.

Chợt năm tên tán tiên nhanh chóng chia cắt thu hoạch lần này.

Nếm được ngon ngọt, bọn họ đều không có ý rời đi, lúc này lại lấy ra càng nhiều pháp tắc cho vào trong [Tụ Bảo Đỉnh .

1Chẳng mấy chốc, năm tên tán tiên thu hoạch càng nhiều tiên chức, tán tiên, pháp tắc Thấy thu hoạch của năm tên tán tiên này càng ngày càng nhiều, hơn nữa đồ vật có được dù là tiên thực, tán tiên hay pháp tắc đều không có bất cứ vấn đề gì, tán tiên xung quanh dao động, từ trong rất nhiều tiên bảo lại có mười mấy tên tán tiên ngoại tộc thoát ra.

Giống với năm tên tán tiên trước đó, bọn họ đứng bên ngoài tiên trận chấp nhận giao dịch, để "Trọng Minh" mở ra trận pháp thả bọn họ đi vào, cũng lấy ra pháp tắc, tiên khí cho vào trong [Tụ Bảo Đỉnh .

1Sau đó, tất cả tán tiên tham gia giao dịch thu lấy từng đống tiên khí, tiên thực, pháp tắc.

Chỉ cần cho sự vật vào trong [Tụ Bảo Đỉnh], tất cả sẽ xuất hiện gấp đôi!

Bùi Lăng đứng bên yên tĩnh nhìn xem, lại âm thầm hoảng sợ.

Tiên khí và tiên thực đều là "Trọng Minh" tổ sư lấy đầu "Bản nguyên" đại đạo "Chúng" để phục khắc ra, nhưng những pháp tắc kia... Đều là pháp tắc mà "Trọng Minh" tổ sư thật sự nắm giữ!

Số lượng đông đảo vượt xa dự đoán của hắn!

Trên cơ bản, pháp tắc có thể nghĩ tới, pháp tắc không thể nghĩ ra, "Trọng Minh" tổ sư đều có!

Lúc này, phần lớn tán tiên gần Kiến Mộc đều đã không quan tâm tới giao dịch khác, toàn bộ vây quanh bên cạnh tiên trận do "Trọng Minh" bố trí.

Thậm chí có hai tên khí tức hơi dao động, dường như vừa tấn thăng chính tiên cũng bị hấp dẫn tới. Hai tên chính tiên này, một tên đầu người thân rắn, trên hai gò má có hoa văn như dây leo kéo dài vào trong vật áo; một tên loại người, móng trâu, đuôi hổ, hở ngực lộ bụng, người khoác da thú.

Phát hiện chính tiên đến đây, tất cả tán tiên vây xem không dám sơ suất, nhao nhao cúi đầu tránh lui, trong nháy mắt nhường ra một con đường.

Vẻ mặt hai tên chính tiên bình thản, hiển nhiên đã quen với tình hình như vậy, sau khi độn thẳng đến bên cạnh tiên trận, mắt nhìn "Trọng Minh", chính tiên đầu người thân rắn trong đó lạnh lẽo nói: "Ta muốn giao dịch Bản nguyên đại đạo!"

"Trọng Minh" nhẹ gật đầu, nói: "Dù giao dịch vật gì, mỗi lần sử dụng đỉnh này đều là một đầu pháp tắc.

Lúc đang nói chuyện, hắn ta đã đưa tay mở ra trận pháp.

1111 chữ

Chương 3132: Chúng ta chạy trốn! (2)

Chính tiên đầu người thân rắn không do dự, sau khi cùng đồng bạn tiến vào tiên trận, lập tức tâm niệm vừa động, sau lưng hắn ta dâng lên một đạo thanh khí trong vắt.

Trong thanh khí có ý thuần nhiên xông lên trời không.

Chính tiên đánh ra một đạo pháp quyết, thanh khí kia hóa thành một đạo huyền mang lập tức chui vào trong [Tụ Bảo Đỉnh], chợt biến mất không thấy gì nữa.

Chờ giây lát, trong [Tụ Bảo Đỉnh] bộc phát ra một đạo ánh sáng càng thêm rộng lớn, hai đạo thanh khí cô đọng như thực chất chầm chậm hiện ra từ trong đỉnh!

"Bản nguyên" đại đạo cũng có thể ra gấp đôi!

Chính tiên đầu người thân rắn vui mừng vẫy tay, trong nháy mắt đã thu hai đạo thanh khí vào trong tay áo.

Tên chính tiên đồng bạn khoác da thú, loại người đuôi hổ lập tức hỏi: "Như thế nào?"Chính tiên đầu người thân rắn hơi nhắm mắt, trong giây lát hắn ta mở hai mắt ra, gật đầu nói: "Không có vấn đề!"

"Đúng là Bản nguyên đại đạo chân chính!"

Nói xong, hắn ta lấy ra hai đầu "Bản nguyên "Đại đạo vừa thu vào trong tay áo, lại cho vào trong đỉnh.

Thấy thế, tên chính tiên người khoác da thú cũng lấy ra "Bản nguyên" đại đạo của mình, cho vào trong [Tụ Bảo Đỉnh .

1Hai vị chính tiên ném "Bản nguyên" đại đạo vào xong, rất nhiều tán tiên vây xem không còn nghi ngờ nữa, nhao nhao yêu cầu tham dự giao dịch.

"Trọng Minh" thấy thế kết động pháp quyết, trực tiếp giải trừ tiên trận đã bố trí.

Trong chốc lát, trong tay đám tán tiên không ngừng lất pháp tắc, tiên khí, tiên thực, tiên quáng... Rất nhiều thứ tiên cơ dạt dào như dòng sông cuồn cuộn, toàn bộ rơi vào trong đỉnh.

Trong chớp mắt tất cả "Bản nguyên" pháp tắc, tiên khí, tiên thực, tiên chui vào [Tụ Bảo Đỉnh], lập tức biến mất không gặp.

Sau đó, không đợi bao lâu, miệng đỉnh dâng trào ánh sáng như hà thải chiếu rọi nửa ngày, sáu đầu "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc đếm không hết, tiên khí, tiên thực, tiên quáng... Từ từ hiện ra trong đỉnh!

Hai tên chính tiên và tán tiên xung quanh nhìn qua tình cảnh ánh sáng huy hoàng này đang muốn tiếp tục, trên trời cao độn quang lộn xộn, lại có hơn mười bóng dáng khí tức cuồn cuộn xuất hiện ở phương hư không này. Mười mấy bóng dáng này lấy năm vị tiên nhân ngoại tộc khí tức đặc biệt cường đại cầm đầu, năm vị này hình dáng tướng mạo khác nhau, đều là Tiên Quan chưởng đạo!

Người đi theo phía sau đều là chính tiên!

Hắn ta vừa xuất hiện, mặc dù chưa từng cố ý rải khí tức nhưng uy áp cường đại đã khiến rất nhiều tán tiên cầm như hến.

Ngay cả hai vị chính tiên đầu người thân rắn và chính tiên khoác da thú cũng không kịp thu hồi "Bản nguyên" đại đạo của mình, đạp không mà đứng, hơi cúi đầu xuống, cung kính chào đón.

Người đến không hề để ý tới tiên nhân quanh mình, tên Tiên Quan chưởng đạo cầm đầu mặc áo bào xanh đoàn hoa giống người, mặt có hoa văn bướm vẫy tay, sáu đầu "Bản nguyên" đại đạo vừa bay ra từ trong đỉnh lập tức bị cách không hút vào lòng bàn tay.

Chính tiên đầu người thân rắn và chính tiên người khoác da thú thấy thế đều hơi thay đổi sắc mặt, cũng không dám lên tiếng.

Tiên Quan chưởng đạo lục bào vẻ mặt bình thản, đánh ra một cái pháp quyết huyền diệu, trong hư không có dao động mịt mờ lặng yên chập trùng, chẳng mấy chốc hắn ta đã xác định thật giả của sáu đầu "Bản nguyên" đại đạo này.

Ngay sau đó, Tiên Quan chưởng đạo lục bào khẽ gật đầu, nói với rất nhiều đồng bạn bên cạnh: "Không sai!"

"Đúng là Bản nguyên đại đạo!"

Nói xong, hắn ta vung ống tay áo một cái, sáu đầu "Bản nguyên" đại đạo lập tức bay về phía chính tiên đầu người thân rắn và chính tiên người khoác da thú.

Mặc dù lấy tu vi cảnh giới của Tiên Quan chưởng đạo lục bào này, nếu ra tay có thể trực tiếp cướp đi sáu đầu "Bản nguyên" đại đạo này, nhưng hành động lần này là làm trái thiên cương Hơn nữa, còn ngay trước mặt rất nhiều tiên nhân như thế, dù là Kim Tiên, lúc này cũng không dám làm ra loại việc này ngay trước mặt mọi người!

Phải biết rằng, trong Vạn Tiên hội trước đây không lâu, "Ly La" tiên tôn đã xử lý một nhóm lớn tiên nhân làm trái thiên cương.

Thấy Tiên Quan chưởng đạo lục bào xác nhận "Bản nguyên" đại đạo không có vấn đề, bốn tên đồng bạn Tiên Quan chưởng đạo sau người đều là sắc mặt vui mừng.

Cực hạn của Tiên Quan chưởng đạo là một đầu "Bản nguyên" đại đạo.

Muốn tiến thêm một bước cần hai đầu "Bản nguyên" đại đạo trở lên cùng hai phần tiên chức trở lên!

Đây là cơ duyên của bọn họ!

Thế là, một tên Tiên Quan chưởng đạo áo vàng tóc đỏ trong đó như người như mộc nhìn về phía "Trọng Minh", trầm giọng nói: "Ta muốn giao dịch Bản nguyên đại đạo, còn có tiên chức!

"Trọng Minh" nhẹ gật đầu, bình thản nói: "Mỗi lần giao dịch một đầu pháp tắc.

"Có thể!"

"Để bản nguyên đại đạo và tiên chức vào trong đỉnh là được"

Nghe vậy, năm tên Tiên Quan chưởng đạo không do dự, lập tức lấy ra "Bản nguyên" đại đạo và tiên chức của riêng mình, cho vào trong đỉnh.

Một đám chính tiên theo bọn họ đến đây thấy rõ ràng cũng ra tay, đều lấy ra "Bản nguyên" đại đạo cùng đủ loại tài sản trân quý của mình, cho vào trong [Tụ Bảo Đỉnh .

1Dù trong lòng đám tán tiên vây xung quanh vẫn thấy lo lắng, nhưng cũng không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, gắng gượng chống đỡ uy áp Tiên Quan chưởng đạo, nhao nhao cho tiên khí, tiên thực, pháp tắc... Vừa tới tay vào trong đỉnh.

1105 chữ

Chương 3133: Chúng ta chạy trốn! (3)

Trong chớp mắt tất cả mọi thứ chui vào [Tụ Bảo Đỉnh], đã biến mất không thấy gì nữa!

Tiên Quan chưởng đạo, chính tiên, tán tiên vây quanh Viên Đỉnh thanh đồng nhìn chằm chằm vào đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng lần này miệng đỉnh vốn nên bộc phát ánh sáng to lớn, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện!

Thấy thế, sắc mặt năm tên Tiên Quan chưởng đạo trầm xuống, Tiên Quan chưởng đạo lục bào cầm đầu lập tức nhìn về phía "Trọng Minh", lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?

Vẻ mặt "Trọng Minh" bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với hắn ta: "Dùng [Tụ Bảo Đỉnh] một lần cần giao nộp một đầu pháp tắc.

"Vừa rồi có mấy lần chư vị không thanh toán pháp tắc.

Nghe xong chỉ là thiếu pháp tắc, Tiên Quan chưởng đạo lục bào không do dự, cũng không thèm để ý là ai khất nợ pháp tắc, trực tiếp lấy ra mấy pháp tắc đưa đến trước mặt "Trọng Minh".

"Trọng Minh" tùy ý nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận không sai lại thu pháp tắc vào, ra dáng đánh ra mấy pháp quyết khí tức huyền ảo với [Tụ Bảo Đỉnh .

1[Tụ Bảo Đỉnh] nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, cổ xưa vụng nhã vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Thấy pháp tắc, tiên khí, tiên chức đủ loại đồ vật của mình cứ vậy biến mất không thấy, tán tiên xung quanh lập tức hơi nóng nảy.

Không quan tâm Tiên Quan chưởng đạo và chính tiên đang ở đây, nhao nhao hỏi: "Pháp tắc đâu? Rốt cuộc pháp tắc của chúng ta ở đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện?"

"Mau giao ra tiên khí của bản tiên! Nếu không, đừng trách mấy huynh đệ bản tiên ra tay không nể mặt!"

"Những tiên thực kia là cả độc lão hủ tích lũy, lần hạ giới này là vì việc tu hành của thế hệ nhóc con trong tộc, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của tộc ta, kính xin vị đạo hữu này đừng nói đùa...

"Đạo hữu đừng hồ đồ! Bây giờ phương thế giới này không chỉ có chúng ta lâm trần, dù là Tiên Vương cũng có thể hạ giới. Đạo hữu chỉ là tán tiên bình thường, cho dù xuất thân đại tộc, đắc tội đồng đạo chư thiên vạn giới, chắc hẳn trở về trước mặt trưởng bối cũng không tiện ăn nói!"

"Không sai, đạo hữu nghĩ lại"

"Pháp tắc, tiên khí, tiên thực... Tích lũy suýt đời chúng ta đều ở trong đỉnh này, nhanh chóng trả lại!"

"Không giao ra pháp tắc, hai người các ngươi đừng mơ chạy trốn!"

Trong tiếng mồm năm miệng mười ồn ào, sắc mặt năm vị Tiên Quan chưởng đạo đều trở nên khó coi.

Bọn họ không phải Kim Tiên, cũng chỉ có một phần tiên chức và một đầu "Bản nguyên" đại đạo, đây là thứ tuyệt đối không thể mất đi!

Lúc này, thấy càng ngày càng nhiều tiên nhân ngoại tộc bao vây, thậm chí đã có ánh mắt Kim Tiên quăng tới, "Trọng Minh" không chút hoang mang nói: "Chư vị yên tâm!"

"Ta mang theo tiểu bối tới đây giao dịch là lấy thành thật làm gốc, một lời đã nói ra, vĩnh viễn không đổi ý!"

"Trước khi giao dịch hoàn thành, tuyệt đối không bỏ chạy!"

"Vừa nãy chư vị đều tận mắt nhìn thấy năng lực của [Tụ Bảo Đỉnh], tuyệt đối không có vấn đề"

"Xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên có lý do"

"Kính xin chư vị yên tâm chớ vội, để ta thật tốt kiểm tra Nói xong, "Trọng Minh" đứng ngay trước mặt tất cả tiên nhân xung quanh, lấy ra một đầu pháp tắc rất phổ thông cho vào trong [Tụ Bảo Đỉnh).

Chỉ một lát sau, trong đỉnh lóe lên ánh sáng, bốn đầu pháp tắc chầm chậm hiện ra từ bên trong Thấy tình cảnh này, tiên nhân xung quanh đều khẽ giật mình, còn chưa biết rõ đây là có chuyện gì, sắc mặt "Trọng Minh" trầm xuống, lập tức giận dữ nói: "Thì ra là thế!"

" [Tụ Bảo Đỉnh] của ta không có bất cứ vấn đề gì!"

"Vừa rồi chắc chắn có ác đồ đưa sự vật làm trái thiên cương vào trong đó!"

Hiện tại [Tụ Bảo Đỉnh] bị món sự vật làm trái thiên cương kia kẹp lại!

"Rốt cuộc là ai? !"

"Lại ác độc như thế!"

Nghe đến đó, tiên nhân bên cạnh căn bản không quan tâm nhiều như vậy, một tán tiên vội vàng hỏi: "Vậy hiện nên làm thế nào cho phải?"

"Trọng Minh" nói: "Hiện tại muốn lấy ra tiên chức, Bản nguyên, pháp tắc, tiên khí, tiên thực... Vừa cho vào trong đỉnh, nhất định phải cho vào cành nhiều thứ giống như vừa rồi, mới có thể dẫn những tiên chức, bản nguyên, pháp tắc, tiên khí, tiên thực... Kia ra!"

Nghe vậy, tiên nhân xung quanh đều cau mày.

Nhưng nếu lúc này không tìm lại tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, tiên khí, tiên thực... Mỗi một vị tiên nhân nơi này đều mất cả chì lẫn chài, tổn thất nặng nề!

Đặc biệt là năm vị Tiên Quan chưởng đạo cầm đầu, mất đi tiên chức, bọn họ không gánh vác nổi hậu quả!

Nghĩ tới đây, năm vị Tiên Quan chưởng đạo nhanh chóng tỉnh táo lại.

Tiên Quan chưởng đạo lục bào cầm đầu lập tức nói với Tiên Quan chưởng đạo hoàng y: "Ngươi đi tìm mấy vị đạo hữu thân thiện với tộc ta tới, lấy danh nghĩa tộc ta đảm bảo, tạm thời mượn tiên chức và Bản nguyên của bọn họ dùng một lát."

Tiên Quan chưởng đạo hoàng y gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Chẳng mấy chốc, hắn ta dẫn mười tên Tiên Quan chưởng đạo ngoại tộc tới.

Sau khi nói rõ tình hình, lại bàn tốt thù lao sau đó, mười tên Tiên Quan chưởng đạo này cũng lấy ra tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo của mình, cho vào trong (Tụ Bảo Đỉnh .

1Cùng lúc đó, chính tiên và tán tiên xung quanh cũng nhao nhao hô bằng gọi bạn, gọi tới càng nhiều chính tiên, tán tiên, đều lấy ra "Bản nguyên", pháp tắc, tiên khí, tiên thực... Cho vào trong đỉnh.

1093 chữ

Chương 3134: Chúng ta chạy trốn! (4)

Trời cao như tẩy, tà dương chiếu rọi, chỉ thấy tiên chức, "Bản nguyên" pháp tắc, tiên khí, tiên thực, tiên quáng...

Hội tụ như thiên hà, trùng trùng điệp điệp, chảy xiết mãnh liệt như bạch hồng giữa trời, chui vào trong [Tụ Bảo Đỉnh) !

"Trọng Minh" đứng bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, lại thêm mấy lần, có lẽ Kim Tiên bên kia cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại mới chỉ có mười lăm vị Tiên Quan chưởng đạo.

Suy nghĩ chưa dứt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai hắn ta: "Trọng Minh, người đã đông đủ!"

Nghe vậy, "Trọng Minh" hơi không cảm nhận được nhẹ gật đầu, chỉ tiếc thời gian không đủ, nếu không có thể kiếm càng nhiều hơn!

Nghĩ tới đây, "Trọng Minh" trực tiếp đánh ra một cái pháp quyết ngắn gọn!

Miệng đỉnh [Tụ Bảo Đỉnh] lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng đung đưa trước nay chưa từng có!

Lần này ánh sáng rộng lớn long trọng như mặt trời giữa trời, vô cùng mãnh liệt, trong chốc lát lại khiến Tiên Quan chưởng đạo xung quanh không thấy rõ bất kỳ sự vật gì.

Nhưng luồng ánh sáng cuồn cuộn này lại khiến tất cả Tiên Quan chưởng đạo, chính tiên, tán tiên xung quanh thầm thở phào.

Căn cứ quy luật trước đó, sau ánh sáng to lớn là gấp đôi tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, tiên khí, tiên thực...

Ngay lúc tất cả mọi người suy nghĩ sau đó có tiếp tục giao dịch hay không, hoặc là lần lượt giao dịch tránh xuất hiện tình huống tương tự, cuối cùng ánh sáng chói mắt tán đi. Cảnh tượng phía dưới Kiến Mộc lại xuất hiện trước mặt quần tiên.

Chỉ thấy khoảng hư không vừa bị vây chật như nêm cối trống rỗng, không chỉ tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, tiên khí, tiên thực... Chưa từng xuất hiện, ngay cả hai tên tán tiên giao dịch cũng đã biến mất không thấy gì nữa, [Tụ Bảo Đỉnh] lớn như núi cao cũng vô tung vô ảnh!

Ở đó chỉ còn lại một đoàn vẫn khí ngũ thải vốn quanh quẩn trên thân đỉnh, có ánh sáng thụy khí sáng tắt trong đó, lúc này mây mù cuồn cuộn hiện ra mấy hàng vẫn triện, tạo thành một bức bố cáo lơ lửng giữa hư không.

Bố cáo nói rõ điểm chính: Chúng ta chạy trốn! Chư tiên bạn huệ giám: Cẩn bái chư tiên hữu hậu ái. Lúc này chúng ta đã trốn xa, thẹn vậy!

Tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, tiên khí, tiên thực, rất nhiều bảo vật đều đã bị thủ đoạn tộc ta tẩy luyện hoàn toàn, không thể tìm về.

Ta và tiểu nhi cũng đã đi xa vạn dặm, chư thiên vạn giới rộng lớn, có thắng địa ngăn cách thôi diễn, che đậy thiên cơ, làm loạn bói toán, cắt đứt khí tức, tung tích mịt mờ, không thể tìm kiếm.

Cảm xúc sắp chia tay, đặc biệt chào hỏi tiên hữu, từ nay về sau tuyệt đối không tham lam.

Bởi vì cái gọi là, khen người tử quyền, tham phu tuẫn tài.

Vạn vật thay đổi không ngừng nghỉ, hình khí tướng tục, biến hóa ngàn vạn, cho nên họa phúc đan xen, buồn vui cùng cửa, cát hung cùng vực.

Lần này gặp mặt chỉ là chút trớ trêu, mong chư tiên hữu khoan dung, nhìn xa trông rộng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lấy phục vạt áo ngực, tấm lòng rộng lớn, suy nghĩ thoáng hơn, bằng lòng bỏ qua, đừng để bụng. Nghèo đói không lo, chỉ sợ bên cạnh lừa dối.

Đại đạo mênh mông, tiên sinh lâu dài, đây đều là tai họa!

Nếu không có cái rét cắt da cắt thịt, gian nan khổ cực cùng ngay, dùng cái gì lưu danh tuyên cổ?

Chúng ta đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, vượt xa chúng sinh, tự nhiên lỗi lạc, an tâm yên ổn.

Tiên chức, "Bản nguyên" pháp tắc, tiên khí, tiên thực đều chỉ thoảng qua như mây khói. Đạo thể đã ở đây, thần hồn cũng an, hai tay áo trống trơn, đơn giản làm lại từ đầu. Trong năm tháng hiện nay, cách tốt nhất là đừng dao động sẽ khiến tự nhiên đâm ngang, từ đây hoặc thâm cư động phủ, bế quan lâu dài; hoặc dạy bảo con cháu, truyền đạo thụ nghiệp, chờ đợi ngày sau.

Chư vị tiên hữu đều là người rộng lượng, con đường không thể đo lường, ta mang theo tiểu nhi tại đây chúc chư tiên hữu vân trình phát nhận, tiên phúc vĩnh hưởng Viết thư vội vàng, không chịu nổi lưu luyến.

Ánh chiều tà yếu ớt, sau cùng sắc trời chầm chậm tản khắp, trong hư không gió dài mênh mông.

Hai bóng dáng mau lẹ như điện, trong nháy mắt lướt ngang vòm trời, nhanh chóng rời xa Kiến Mộc.

Chính là "Trọng Minh" và Bùi Lăng Lúc này hai người đều đã khôi phục khuôn mặt nguyên bản.

Lúc này, Bùi Lăng nói: "Trọng Minh tiền bối, vừa rồi muốn đi, tại sao không nhắc nhở đệ tử trước?"

"Đệ tử suýt không kịp phản ứng"

Tay áo "Trọng Minh" bồng bềnh, đạp không mà đi, tiếng nói bình thản: "Lúc ta chưa thành tiên, đã từng vì tài nguyên tu hành làm rất nhiều chuyện tương tự"

"Lợi ích mỗi một lần đánh cược đều là sự rèn luyện với tiên tâm"

"Cũng là thử thách với tiên tính.

"Loại kích thích khác biệt xen lẫn thắng và thua, thành và bại, sinh và tử nhiều lần khiến ta vô cùng hưởng thụ!"

"Cảm giác trong đó dư vị vô tận!"

"Chỉ tiếc.."

"Về sau tu vi của ta càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng không trải nghiệm được niềm vui thú lúc trước"

"Ngươi và ta có duyên, vì vậy vừa rồi ta cố ý không nói cái gì cho ngươi biết.

"Chính là muốn để ngươi trải nghiệm sự vui vẻ chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời!"

Nói đến chỗ này, hắn ta khẽ mỉm cười, "Hiện tại cảm giác như thế nào?"

"Có phải đặc biệt hưởng thụ hay không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, niềm vui thú? Kích thích? Vui vẻ? Hưởng thụ?

1100 chữ

Chương 3135: Khai chiến!

Sao hắn cảm giác tâm lý của "Trọng Minh" tổ sư hơi không thích hợp?

Thấy dường như Bùi Lăng không cách nào cảm động lây, "Trọng Minh" cười nhạt một tiếng nhưng cũng không giải thích quá nhiều, nói tiếp: "Lần này chúng ta kiếm tài nguyên bằng bản lĩnh"

"Tất nhiên cũng phải dựa vào bản lĩnh để thoát thân"

"Vừa rồi ngươi có thể theo kịp ta, lần thu hoạch này cũng có một phần của ngươi"

"Ngươi muốn cái gì?"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng dần hiểu ra, chẳng trách "Trọng Minh" tổ sư có được nhiều pháp tắc như vậy...

Nghĩ đến loại chuyện này, đã sớm làm không biết bao nhiêu lần!

Tiên chức đơn thuần, "Bản nguyên" đại đạo, số lượng pháp tắc, chỉ sợ "Trọng Minh" tổ sư là người có nhiều nhất trong nhân tộc!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Đệ tử muốn một đầu ‘Bản nguyên đại đạo!"

"Trọng Minh" bình thản nói: "Một đầu ‘Bản nguyên đại đạo quá ít"

"Lần này thu hoạch tổng cộng mười lăm phần tiên chức "Số lượng Bản nguyên đại đạo thì có gần năm mươi"

"Số lượng pháp tắc, tiên khí, tiên thực càng nhiều hơn "Ngươi là người tham dự trực tiếp, có thể được chia một phần tiên chức cùng năm đầu ‘Bản nguyên đại đạo"

"Về phần pháp tắc, tiên khí, tiên thực bình thường, muốn cái gì trực tiếp mở miệng là được!" Thấy "Trọng Minh" tổ sư xa hoa như vậy, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đệ tử chỉ cần một đầu ‘Bản nguyên đại đạo, nhưng đầu Bản nguyên đại đạo này không nằm trong thu hoạch lần này của tiền bối"

"Trọng Minh" nói: "Nói"

Bùi Lăng nói: "Đệ tử muốn ‘Chúng Nghe vậy, khuôn mặt bình thản của "Trọng Minh" hơi ngạc nhiên, chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng.

Tiểu bối này đúng là có thể làm việc lớn!

Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc... Những cái này có nhiều hơn cũng có cực hạn. So sánh ra, chắc chắn thủ đoạn kiếm lấy tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc càng thêm quý giá!

Đối phương muốn đầu "Bản nguyên" đại đạo "Chúng" này, xem ra thủ pháp kiếm lấy tài nguyên của hắn ta đã bị đối phương học được.

Thế là, "Trọng Minh" cũng nghiêm túc, một đạo thanh khí trong vắt lập tức ầm vang dâng lên từ sau lưng hắn ta! Ngay sau đó, thanh khí hóa thành gió mát huyền quang, trực tiếp chạy về phía Bùi Lăng.

Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, lập tức đưa tay một trảo, hút thanh khí biến thành huyền quang vào trong tay.

Trong chớp mắt, hắn phối hợp với "Trọng Minh" luyện hóa lại.

Lại thêm một đầu "Bản nguyên" đại đạo, Bùi Lăng rất hài lòng.

Có lẽ trước đó hắn đã nắm giữ đầu pháp tắc "Chúng" này.

Lúc bình thường, đã sớm quen thuộc thi triển.

So sánh với việc gia tăng một phần xa lạ tiên chức, hoặc là "Bản nguyên" khác, chắc chắn là đầu "Bản nguyên"

"Chúng" này càng thích hợp hơn!

Đưa ra "Bản nguyên", "Trọng Minh" bình tĩnh nói: "Hiện tại ta đã giao ‘Bản nguyên đại đạo ‘Chúng cho ngươi, nhưng tiếp theo ta còn cần dùng đầu pháp tắc ‘Bản nguyên đại đạo này "Vì vậy chia ra một bộ phận, giữ lại ở trong tay"

"Ngoại trừ cái đó ra, ta từng bán đầu pháp tắc ‘Bản nguyên đại đạo này cho rất nhiều hậu bối bản tộc"

"Hiện tại, đầu ‘Bản nguyên đại đạo này còn mạnh hơn tất cả ‘Bản nguyên đại đạo vừa thu hoạch được từ chỗ Đọa Tiên ngoại tộc!"

"Sau này ngươi sử dụng đầu ‘Bản nguyên này thật tốt, đừng phụ lòng ta đã hao phí nhiều công sức cho nó"

"Ngoại trừ cái đó ra, ngươi có thể chọn lựa một phần tiên chức nữa"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lập tức lắc đầu.

Lần này có thể có được đầu "Bản nguyên" đại đạo "Chúng" này, đã rất không tệ với hắn.

Nếu lại lấy tiên chức khác...

Trận chiến này hắn không thể ra tay, thật sự lấy tiên chức này cũng như đang làm suy yếu thực lực tiên tổ nhân tộc!

Chờ đến khi Kiến Mộc thật sự bị trảm, nếu hắn còn chưa có trở lại Bàn Nhai giới năm tháng bình thường, lại tìm "Trọng Minh" tổ sư mua sắm tiên chức cũng không muộn.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Hiện tại đệ tử đã đủ tiên chức"

Thấy Bùi Lăng thật sự chỉ cần một đầu "Bản nguyên", "Trọng Minh" khẽ gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa.

Tốc độ bay của hai người cực bay nhanh, như điện quang sáng tắt giữa thiên địa, mấy cái chớp mắt đã tới ngoài vạn dặm.

Trong khoảng không phía trước có ngọn núi vắng đứng thẳng tắp như trụ trời lồng lộng, đỉnh màu đỏ đầm đìa như huyết trì, chính là Tri Âm phong Lúc này, cuối cùng một tia sắc trời tán đi, ban ngày hoàn toàn chôn vùi, đêm tối giáng lâm! Trong lúc lay động, trên đỉnh Tri Âm phong đã có mười bóng người ống tay áo phần phật, đứng chắp tay sóng vai nhìn về phía xa!

Từ trái sang phải, bóng dáng thứ nhất khinh bào buộc nhẹ, đầu đội khăn vuông, phía trên giày mang, thắt lưng núi xa phong trần, khuôn mặt hắn ta thư sinh tuấn lãng, khí chất ôn hòa khiêm tốn như quân tử nhẹ nhàng, lại như ẩn sĩ say mê sơn thủy, như không hợp với hồng trần vạn trượng, như núi xanh xa xôi, như nước biếc ung dung, lại như nhàn vân dã hạc; Ở bên cạnh hắn ta là một bộ tố y vô cùng uyển chuyển.

Nàng váy áo nghiêm chỉnh, một chiếc đấu lạp rộng như mái hiên nhà, bốn phía có sa mỏng rủ xuống như khói như sương, thẳng tới giữa eo, ống tay áo rộng không có chút trang sức nào che kín đầu ngón tay, váy dài chạm đất che đậy giày tơ, cả người bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả sợi tóc cũng không lộ ra bên ngoài, nhưng lại cho chúng sinh một loại cảm giác khuynh thế không cách nào miêu tả.

1093 chữ

Chương 3136: Khai chiến! (2)

Nàng như Linh Liên phía trên tuyệt đỉnh, vạn năm vừa nở trong gió tuyết trắng ngần; lại như yên hà sáng chói lúc chiều tối, tràn ngập đầy trời.

Tất cả cách hình dung tốt đẹp nhất của chư thiên vạn giới cũng khó mà miêu tả một phần vạn của nàng.

Trên đỉnh cao nhất, dường như cơn gió mạnh cũng trở nên ôn hòa nhẹ nhàng vì nàng, chỉ nhẹ nhàng lay động khăn lụa và mép váy, không hề lạnh thấu xương. Bóng người tố y phía bên phải lại là một bóng dáng uy vũ hùng tráng Hắn ta giống với bóng người tố y, toàn bộ đều bị giáp trụ sâm nhiên bao bọc, giáp trụ kia đen nhánh như đêm, lạnh băng, dữ tợn, khí tức hung sát quanh quẩn như thực chất.

Trong dấu vết đao thương kiếm kích nhỏ vụn ngưng kết vô số màu đỏ tím, như lặp đi lặp lại ngâm trong huyết trì, tràn đầy sát ý bạo ngược!

Ở phía bên phải hắn ta là một thiếu nữ chân trần, khí tức của nàng u lãnh thâm thúy như vực sâu vô ngần, hai con ngươi một mảnh màu đỏ, có hơi khói màu xám nhạt mờ mịt lưu chuyển, trên eo buộc một đoạn dây leo xanh tươi ướt át.

Trên dây leo có hồ lô ngũ sắc ngọc đẹp rủ xuống, cơn gió dài thổi qua khiến hồ lô nhẹ nhàng đong đưa, kim ngọc va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng lọt vào tai.

Ở bên phải nàng là bóng người cổn miện khí tức đường hoàng quang minh, trong lúc chắp tay như có khí thế bễ nghễ tứ phương, quân lâm thiên hạ, chính là Nhân Vương Chung Quỳ Liệt! Bên cạnh Chung Quỳ Liệt là "Hàn Ảm" kiếm ý mênh mông và "Luân Hồi" áo bào xám.

Sau "Luân Hồi" là một bộ áo bào tuyết trắng như sắc trời lúc tảng sáng, trong sáng, tinh khiết, sáng tỏ, vòng trán sáng chói khảm nạm vô số bảo thạch vàng ròng, chiếu sáng một khuôn mặt khó phân biệt nam nữ, hà tư nguyệt vân.

Vẻ mềm mại tươi đẹp thuộc về thiếu nữ và vẻ mạnh mẽ thanh thoát thuộc về thiếu niên, vô cùng hài hòa cũng vô cùng hoàn mỹ hội tụ trên một người.

Ánh trăng như đêm xuân, hạnh hoa nở rộ sâu trong rừng, có mãnh hổ ung dung nghỉ lại, dù lúc nhìn quanh cũngcó lợi trảo nhiễm hương, phong lưu nằm trong hoa nỉ.

Ầm.và dương như nước sữa giao hòa, lưu chuyển thành một dòng cuồn cuộn.

Ở bên cạnh có lão giả tiều tụy cầm mộc trượng trong tay, hắn ta tóc dài xăm mình, khí tức trống trơn tự nhiên, nếu không tận mắt thấy, trong thần niệm rõ ràng chỗ kia trống rỗng không có một vật gì.

Quanh người lão giả có yên hà ngũ sắc tràn ngập, yên hà kia đặc biệt đậm đặc như chế từ sơn, vô cùng dinh dính.

Trong yên hà có tiếng trùng cắn nuốt khó mà tính toán như che ngợp bầu trời, lại như chỉ là ảo giác, xung quanh yên tĩnh chỉ có gió núi lạnh thấu xương.

Một bóng người cuối cùng đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn hung ác, mặc áo bào đỏ hồng, chân đi giày tơ, áo bào rộng lớn khó phân nam nữ, trong hư không sau lưng có hình bóng lay động như ánh chớp sáng tắt, như hồng thủy cuồn cuộn, sẽ vỡ để tràn ra bất cứ lúc nào!

Lúc này khí tức của mười bóng người đều thu liễm như không, nhìn không ra sâu cạn cụ thể, nhưng hơi cảm giác có thể xác thực định đều là Kim Tiên cấp độ đỉnh phong Nhìn qua mười bóng người lồng lộng này, trong lòng Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, tổ sư khai phái chín tông không chỉ có chín vị?

Trong đó hắn đã gặp tổ sư khai phái Luân Hồi tháp, tổ sư khai phái Hàn Ảm Kiếm tông cùng Nhân Vương Chung Quỳ Liệt.

Bảy vị khác, vị ngoài cùng bên trái khí tức trầm tĩnh, mờ mịt xuất trần, như sơn thủy xa xăm, dường như đồng nguyên với "Thế Vị" tiền bối, nếu không có chuyện bất ngờ vậy đây là tổ sư khai phái Cửu Nghi sơn; Vị thứ hai bên tay trái là một trong hai nữ tiên trong số mười vị tiên tổ, khí tức của nàng cao xa to lớn, có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, phong nghi rất giống với "Không Mông", "Mặc Côi", hơn phân nửa là tổ sư khai phái Tố Chân Thiên; Vị thứ ba ở tay trái, giáp trụ đầy đủ, sát khí vượt mây, rất giống phong cách Yến Tê thành; Vị thứ ba bên tay phải trông như nam tiên, lại như nữ tiên, khí tức tràn đầy âm dương lưu chuyển, tương sinh tương dịch chi ý, có thể là tổ sư khai phái Thiên Sinh giáo...

Về phần ba vị còn lại, hắn lại không nhìn ra lai lịch cụ thể...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã đi theo "Trọng Minh" rơi xuống bên trái người nghi là tổ sư khai phái Cửu Nghi sơn, đứng sóng vai cùng mười vị Kim Tiên mạnh nhất nhân tộc!

Nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng truyền âm hỏi: "Trọng Minh tiền bối, vị nào là Vô Thủy tiền bối?" Trong hành trình Thanh Khâu, "Vô Thủy" mời hắn tụ hợp ở gần Kiến Mộc, dường như có việc muốn nói với hắn. Nhưng tu vi quá cao, mặc dù đám người "Không Mông" từng gặp mặt "Vô Thủy", lại không biết chân dung của hắn ta, cũng không cách nào miêu tả bất kỳ hình dáng tướng mạo gì, hiện tại hắn chỉ dựa vào khí tức, lại chưa từng phát hiện vết tích gần với Vô Thủy sơn trang từ những tiên tổ này...

Nghe vậy, "Trọng Minh" bình tĩnh nói: "Vô Thủy không ở nơi đây"

"Hiện tại, chắc hắn đang ở chỗ cao của Kiến Mộc"

Chỗ cao của Kiến Mộc?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, đang muốn hỏi lại nghe "Trọng Minh" tiếp tục giải thích: "Vị Long tộc kia đã ra tay hai lần"

"Tiên Vương Kim Ô tộc có thể hạ giới bất cứ lúc nào"

1089 chữ

Chương 3137: Khai chiến! (3)

"Vì để phòng chuyện chẳng may, trước khi trảm Kiến Mộc, tộc ta cần phải có người tiến về phía trên Kiến Mộc, ngăn lại khả năng Tiên Vương Kim Ô hạ giới!"

Cái gì? !

Trong lòng Bùi Lăng giật mình, "Vô Thủy" chỉ là Kim Tiên, một mình đi cản Tiên Vương?

Cho nên?

Đây cũng là lý do lúc ấy đối phương vội vã rời khỏi Thanh Khâu.

Không đợi Bùi Lăng suy nghĩ cẩn thận, "Luân Hồi" trầm giọng nói: "Người đã đến đông đủ!"

Ngay sau đó, mười một tên Kim Tiên nhân tộc cùng nhau giơ tay, ánh mắt như đao nhìn về phía Kiến Mộc xa xa, đồng thanh quát: "Chiến! !!"

Mười một tên Kim Tiên tiếng nói rộng lớn như lôi đình cuồn cuộn, ầm vang lan ra bốn phương tám hướng.

Ầm.thanh to lớn lập tức truyền khắp toàn bộ hồng hoang!

Vòm trời ầm vang chấn động, dường như đã cảm giác được sự biến đổi lớn nào đó, đã bắt đầu!

Ngay sau đó, ánh sáng trong vắt chiếu sáng thiên địa, một đạo kiếm khí vô cùng kinh khủng vắt ngang càn khôn, trào lên cuồn cuộn như thiên hà cuốn ngược, như quần tinh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, hư không mang theo yên huy, khí thế phá diệt vạn pháp chém về phía Kiến Mộc!

Phía dưới Kiến Mộc.

Trong hư không, rất nhiều tiên nhân bao quanh, mây khói ngũ sắc ánh sáng ngàn vạn, vân triện viết thành bố cáo vẫn bồng bềnh giữa không trung.

Nhìn qua bố cáo trước mặt, cuối cùng tiên nhân xung quanh đã lấy lại tinh thần.

Tất cả tiên nhân lập tức nổi giận!

"Đây là một cái bẫy!"

"Tán tiên ban đầu đâu? Chắc chắn cùng một đám lừa đảo! Nhanh, tìm hắn ra!"

"Ta bị lừa ba đầu pháp tắc!"

"Ba đầu pháp tắc? Ta tổn thất năm đầu pháp tắc!"

"Chư vị tiên hữu, ai biết hai tán tiên kia tên gọi là gì? Tiểu tiên sẽ trả lại gấp đôi, chỉ cần trả lại pháp tắc và tiên khí ban đầu cho tiểu tiên"

"Hai tên tán tiên kia, một tên là Long tộc tạp huyết, còn có một tên hình như có chút huyết mạch Kim Ô"

"Ừm? Long tộc và Kim Ô tộc đang đại chiến, sao tán tiên hai tộc có thể nhập bọn với nhau!"

"Thân phận của hai tên tán tiên kia cũng là giả!

"Lẽ nào lại như vậy! Cạm bẫy đơn giản như vậy, chúng ta cũng bị lừa!"

"Bản nguyên đại đạo của ta.."

"Tiên chức mất đi, ta phải bàn giao với trong tộc như thế nào..."

Lo lắng, tức giận, hoang mang, hối hận, tức giận, sợ hãi... Đủ loại cảm xúc dày đặc lan tràn trong rất nhiều tiên nhân.

So với đám tán tiên như phụ mẫu chết, tổn thất nặng nề nhất vẫn phải kể đến những Tiên Quan chưởng đạo và chính tiên kia...

Chính tiên đã mất đi "Bản nguyên" đại đạo, cảnh giới sẽ từ từ giảm xuống đến cảnh giới tán tiên.

Về phần Tiên Quan chưởng đạo đã mất đi tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo, mặc dù không đến mức giảm xuống cảnh giới, nhưng thực lực chắc chắn hạ xuống!

Hơn nữa, trước khi tìm thấy tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo mới, đạo hạnh sẽ không có bất kỳ tiến cảnh gì nữa.

Ngay lúc rất nhiều tiên nhân mồm năm miệng mười phát tiết, tất cả Kim Tiên gần Kiến Mộc đột nhiên nhận ra điều gì đó, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về một phương hướng.

"Chiến! !!"

Một tiếng động kinh thiên động địa ầm vang truyền đến!

Tiếng nói này như phát ra từ miệng một người, lại như đến từ trăm tỉ tỉ sinh linh, tràn đầy khí tức bạo ngược, chiến ý như bàn thạch!

Tiếng đã rơi xuống, hư không trong màn đêm như có gió nổi mây phun!

Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí rộng lớn như sông dài trào lên, thương hải hoành lưu, đường đường chính chính, lăng lệ không thớt, trảm thẳng vào Kiến Mộc!

Kiếm khí chưa tới gần, kiếm ý kinh khủng đã như thủy ngân chảy, nhét đầy toàn bộ phương thiên địa này!

Trong chốc lát, tiên khí xoay chuyển, Linh Vũ lộn xộn bay lên, vô số thiên tài địa bảo, tất cả mọi thứ đều hóa thành kiếm khí có to có nhỏ, đảo ngược chuôi kiếm, chìm nổi chập trùng như khom mình hành lễ với đạo kiếm khí to lớn kia!

Ở lân cận Kiến Mộc như thành thiên địa của kiếm trong nháy mắt, thành giới vực mà đạo kiếm khí kia chém vụt mà đến!

Biến cố quá mức đột ngột, tất cả tiên nhân bên cạnh Kiến Mộc đều khẽ giật mình.

Lại là những Kim Tiên kia sớm phát hiện điều khác thường, lập tức không chú ý đến việc thương nghị quyền hành lãnh địa với đám Kim Tiên hạ giới trước đó, nhao nhao ra tay đối phó.

Một Kim Tiên mi dài như thác nước, sau tai mọc lông vũ nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết huyền diệu, quy tắc của phương thiên địa này lập tức thay đổi, trùng trùng điệp điệp đánh tới kiếm khí, lập tức cách biệt với một phương giới vực này.

Kiếm khí vô cùng kinh khủng che ngợp bầu trời, vẫn vô cùng cuồn cuộn nhưng lại nhanh chóng đi xa.

Đây là tiên chức ngăn cách!

Oanh! !

Kiếm khí chém về phía Kiến Mộc trực tiếp tiến vào bầu trời, cả màn đêm đều bị đánh ra một lỗ hổng như vực sâu to lón!

Kim Tiên mi dài như thác nước, sau tai mọc lông vũ nhướn mày, tức giận quát: "Là ai!"

Giọng nói này rộng lớn như sóng dữ cuồn cuộn, gào thét đi về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bày ra thiên địa, chấn động càn khôn.

Lúc nói chuyện, hắn ta vung ống tay áo một cái, có bão táp chợt sinh ra, trong nháy mắt hóa thành vô số cột giá che trời, nối liền thiên địa, càn quét mây núi, xoáy lốc nhao nhao, đánh về phía kiếm khí vừa đánh tới, như dời núi lấp biển dũng mãnh lao tới.

Các Kim Tiên khác xung quanh cũng cùng nhau ra tay.

1089 chữ

Chương 3138: Thần mộc Kiến Mộc!

Vô số pháp tắc, trật tự, đại đạo, thần thông... Như biển giận sóng to, chảy xiết mãnh liệt, mang theo khí thế cuồn cuộn đánh về phía kiếm khí.

Chỉ một thoáng hư không phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi tiếp nhận, vết rách như mạng nhện trải rộng mỗi một tấc thiên địa. Trong khe hở có gió bão hỗn độn đen nhánh đổ xuống.

Toàn bộ phương càn khôn này như đồ sứ bị làm hỏng, tiếng động vỡ nát tạch tạch tạch két... Liên tiếp như vô cùng vô tận!

Trên trời cao, gió mây thay đổi muôn hình vạn trạng, gió mạnh gào thét sinh ra, tung hoành bốn phương, linh cơ như thủy triều lên xuống, nơi đi qua vạn vật lập tức khô héo bụi bay, tản vào hư không.

Trong linh vũ bay loạn, bông tuyết màu xám đen bay lả tả.

Tất cả mọi thứ trong tầm mắt to lớn quái đản, hỗn loạn không chịu nổi.

Ngay sau đó, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt... Tiếng lưỡi đao xé gió lập tức dày đặc như mưa nặng hạt, vô số kiếm khí sắc bén thanh quang trong vắt như sông dài cuốn ngược, chém xuống từ chân trời!

Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa sự sắc bén không có gì sánh kịp, nơi đi qua phá vỡ sắc bén như có thể chém ra năm tháng và thời gian, bổ ra tơ tình và vẻ u sầu, bổ ra thế gian nhao nhao hỗn loạn này, tất cả cản trở, tất cả ngăn cản!

Bão táp, trật tự, pháp tắc, đại đạo, thần thông, gió bão hỗn độn, kẽ nứt, mưa tuyết... Mọi loại hiểm trở vừa chạm đến kiếm khí, chớp mắt đã ầm vang phá diệt như bọt biển!

Trời trong xanh cuồn cuộn, hai đạo kiếm khí ở chỗ cao nhất chia ra có một bóng người tay áo bồng bềnh đang đứng.

Một người áo bào xanh như đêm, trên dưới cả người kiếm ý ngút trời, chính là "Hàn Âm"!

Một bóng người khác khoác áo bào đỏ hồng, chân đạp giày tơ, bào phục rộng lớn che giấu tất cả chi tiết, đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn hung thần, khí tức u lãnh thâm thúy.

Hai người khí cơ bừng bừng phấn chấn như biển cả cuồn cuộn, như vực sâu thăm thẳm, sát ý dày đặc như thực chất, tung hoành vạn dặm!

Là nhân tộc!

Trông thấy tình cảnh này, tất cả tiên nhân xung quanh Kiến Mộc lấy lại tinh thần, lập tức vô cùng nổi giận.

Chỉ là huyết thực, sự tồn tại như sâu kiến lại dám cả gan làm loạn như thế.

Vô số tiếng quát lớn lập tức vang vọng trong hư không: "Huyết thực một giới cũng dám phạm thượng, muốn chết!"

"Nhân tộc to gan, nhanh chóng quỳ xuống, bó tay chịu trói, nếu không chúng ta lập tức tru diệt các ngươi, đến lúc đó hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu, hối hận không kịp!"

"A! Nhân tộc, xem ra tộc quần chư thiên vạn giới lại thiếu đi một tộc!"

"Lấy danh nghĩa tộc ta lập lời thề, sau ngày hôm nay chư thiên vạn giới không còn nhân tộc!"

Lúc đang nói chuyện, quanh người chúng tiên đã tiên lực phồng lên, công kích càng cuồn cuộn cuồng bạo hơn vừa rồi lại như sóng to gió lớn mãnh liệt khuấy động, đánh về phía hai bóng dáng trên bầu trời.

Mặc dù lời lẽ của chúng tiên có chút khinh thường với nhân tộc, cũng tràn ngập sự khinh miệt với hai người "Hàn Ảm", nhưng lúc ra tay lại không có bất kỳ sự khinh thường gì, Kim Tiên trở xuống đều dốc hết toàn lực!

Nhân tộc giới này có phần không tầm thường, khắp nơi đều là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp.

Liên quan tới điểm này, vạn tộc đã sớm phát hiện.

Chỉ có điều, Kiến Mộc do vạn tộc trấn giữ, không lên tiên đồ, có nhiều Đại Thừa tám mươi mốt kiếp hơn cũng là phí công!

Vì vậy, mặc dù vạn tộc đã sớm chú ý tới vấn đề nhân tộc, nhưng vẫn không quá coi trọng.

Thậm chí, dù những Đại Thừa tám mươi mốt kiếp này thông qua cách làm trái thiên cương để thành tiên, không có tiên chức được thiên đạo công nhận cũng không thể tiến thêm một bước!

Chỉ có điều, hai tên nhân tộc trước mắt không chỉ thành tiên, hơn nữa khí tức mênh mông kinh khủng, lại không dưới cảnh giới Kim Tiên!

Nhân tộc cũng tốt, huyết thực cũng được, chỉ cần đạt tới cảnh giới Kim Tiên này, chính là sự tồn tại tung hoành một phương trong giới thiên thượng giới!

Mỗi một vị tiên nhân nơi này đều hiểu đạo lý đó.

Vì vậy không có bất kỳ một vị tiên nhân nào lại khinh địch ngay lúc này! Tiếng rít gào vô cùng bén nhọn chấn động thiên địa, trong vô số kỳ quái có lực lượng nhấc lên thủy triều kinh khủng khó mà tính toán, núi sập đất nứt, trời đất quay cuồng, hư không chôn vùi từng khúc... Ám ảnh tử vong như màn nặng rủ xuống, tầng tầng lớp lớp bao phủ xuống hai người "Hàn Âm".

Lúc này, "Hàn Ảm" chân đạp kiếm khí, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng điểm xuống một cái.

"Trảm!"

Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí như vực sâu to lớn lập tức hiện ra, như Cự Long gầm thét hạ xuống, lại như chầm chậm che phủ vòm trời, trời cao loạn lưu chảy xiết, mang theo gió mây cuồn cuộn, linh vũ tuyết đen lập tức bị chôn vùi.

Tất cả công kích gào thét tới đều bị một kiếm chém xuống Trong chớp mắt ổn định đại dương mênh mông thủy triều, dư thế kiếm khí không giảm, tiếp tục xé rách hư không, mang theo khí thế rào rạt chém về phía chúng tiên.

Cùng lúc đó, trên người một tên nhân tộc khác, khí tức như biển mây cuồn cuộn ầm ầm sóng dậy, tấm mặt nạ vô cùng hung ác, u lãnh thâm thúy chầm chậm tróc ra từ trên mặt.

Mặt nạ chỉ dịch chuyển một chút, trong khe hở đã có hồn trọc vô cùng dày đặc tiêu tán ra!

1097 chữ Chương 3139: Thần mộc Kiến Mộc! (2)

Nơi vốn là khuôn mặt lại không có da thịt, không có ngũ quan, chỉ có hắc tuyến lít nha lít nhít như vật sống tới lui, cấu kết liên lụy lẫn nhau, vô cùng hỗn loạn như vô tận bi hoan, vô số khác biệt, vô tận tranh chấp...

Trong chốc lát, trong đầu óc chúng tiên lập tức thêm ra vô số suy nghĩ.

Nhìn qua kiếm khí gào thét tới, mỗi một vị tiên nhân đồng thời muốn phòng ngự, công kích, trốn tránh, ăn uống, cười nói, giận dữ mắng mỏ, giao dịch, luyện đan, đúc khí, cảm ngộ đại đạo, song tu...

Nghĩ đến quá nhiều việc cần phải làm, lại không phân chia lần lượt, đến mức mỗi một vị tiên nhân đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong lúc suy nghĩ rối rắm lại chân tay luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí càng ngày càng gần!

Vào lúc này, tên Kim Tiên mi dài như thác nước, sau tai mọc lông vũ kia, khí tức quanh người ầm vang tăng vọt, hắn ta đột nhiên vọt lên, thể xác vốn bình thường lại ầm vang bành trướng Trong nháy mắt đã hóa thành một đầu cự điểu vắt ngang ngàn dặm, hắn ta lưng rộng rãi như vạn khoảnh vùng quê, hai cánh mênh mông như đám mây che trời, trong lúc giương cánh như gánh vác trời xanh. Chính là Côn Bằng!

Ngay sau đó, một Kim Tiên ngoại tộc thải bào, đội quan, cánh tay khoác phi bạch cũng xoay chuyển ngược lên, hiện ra bản tướng trong hư không, thân thể hắn ta ưu nhã, màu lông hoa lệ, toàn thân có màu xanh lưu chuyển, mây khói năm màu quấn quanh, vân khí xoay chuyển, tường thụy, ý vui mừng, kiều diễm chầm chậm tản khắp.

Đây là Thanh Loan Thanh Loan vừa hiện, bên cạnh hắn ta lại có một tên Kim Tiên ngoại tộc xuất hiện, hắn ta như báo đỏ, năm đuôi, độc giác, khí tức hung bạo, ánh mắt lập lòe, ý tàn nhẫn như thực chất, chính là Tranh Ngay chớp mắt Tranh lộ ra bản tướng, cách đó không xa có dây leo to lớn tuỳ tiện vung vẩy trên trời cao, dây leo màu xanh sẫm nở đầy đóa hoa màu đỏ ngòm tinh mịn như châu, quanh người có tiên khí dày đặc, tản ra sinh cơ cuồn cuộn, đây là tiên thực (Nguyên Thần Đằng 1!

Chỉ một chớp mắt, tất cả Kim Tiên bên cạnh Kiến Mộc đều đã lộ ra bản tướng Đại tộc hồng hoang sinh ra là tiên, huyết mạch cường đại khiến bọn họ lập tức khôi phục sự tỉnh táo!

Côn Bằng treo cao giữa vòm trời, hai con ngươi trong vắt quan sát mặt đất.

Theo ánh mắt hắn ta dời xuống, tất cả kiếm khí tung hoành trào lên, xâu không chém về phía chúng tiên, cùng hai tên nhân tộc khí tức cuồn cuộn mênh mông kia trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta.

Đây là tiên chức, nhìn xuống!

Ngay sau đó, Côn Bằng vung một cái cánh to lớn, trong hư không vô cùng bình tĩnh không nhấc lên một chút tiếng gió nào, nhưng kiếm khí cuồn cuộn lại nhanh chóng cách xa phương thế giới này, ầm vang chém về phía thiên ngoại...

Tiên chức, ngăn cách!

Lê!

Tiếng kêu như phượng gáy vang vọng trong hư không, Thanh Loan nhẹ nhàng như nhảy múa, tiếng hót réo rắt, từng tiếng lọt vào tai lại vô tận tơ tình như đột nhiên sinh ra, như từng đống mạng nhện, rơi vào trong lòng hai người "Hàn Ảm" Cảm giác kiều diễm khó mà miêu tả cùng cảm giác buồn bực không bị khống chế sinh sôi trong lòng chúng sinh. Chuyện cũ không thể đuổi, ngày sau đã không trọn vẹn... Đủ loại nỗi lòng, chen chúc mà tới!

Đây là tiên chức, tình yêu!

Lúc Tranh đạp không, trong mắt ánh sáng tăng vọt, hắn ta vung trảo chui vào hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng nhân tộc áo bào đỏ hồng, lưỡi đao khó mà tính toán như biển cả chấn động, gầm thét bổ về phía trên dưới cả người tên nhân tộc kia.

Lại có cự đằng trào lên như sóng triều bành trướng, màu xanh sẫm phun trào như lồng giam to lớn ầm vang mà lên, khóa chặt "Hàn Ảm" và nhân tộc áo bào đỏ hồng.

Đủ loại tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo đều bị thôi phát, giữa thiên địa vỡ nát hỗn loạn, dòng nước xiết rào rạt như gió bão tận thế, gào thét lưu chuyển, từng tầng vây quanh "Hàn Ảm" và nhân tộc áo bào đỏ hồng! Gió mạnh đập vào mặt như lưỡi đao cắt chém, sắc mặt hai người lại không có chút thay đổi nào, trong đôi mắt bình tĩnh không lay động.

"Hàn Ảm" cũng đưa ngón tay ra, từng đạo kiếm khí vô cùng kinh khủng xé rách hư không, gào thét chém về phía bốn phương tám hướng.

Mặt nạ trên mặt nhân tộc áo bào đỏ hồng na di được một nửa, chưa hoàn toàn lộ ra khuôn mặt đã lập tức đổi sang một tấm mặt nạ hòa ái, trầm tĩnh, tràn ngập thiện ý và từ bi, làm chúng sinh vừa thấy lập tức sinh lòng hảo cảm!

Cùng lúc đó, khí tức của hắn ta lặng yên biến ảo, mỗi một hành động đều như tràn đầy sự thương hại với chúng sinh, sự thân thiết với thiên địa, trong cơ thể hắn ta như có vô cùng vô tận ánh sáng vô hình, chiếu rọi vạn cổ.

Trong lòng chúng sinh không tự chủ được chảy ra một loại như muốn quên đi tất cả ngăn cản công kích, lao vào vòng tay của hắn ta, xúc động lã chã rơi lệ, thậm chí quỳ bái...

Rầm rầm rầm!

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, mặt đất vỡ nát, vòm trời nứt nẻ, sông núi đổ sụp, cỏ cây thành tro... Tiên cơ dạt dào, thiên tài địa bảo, cảnh tượng đào nguyên tầng tầng lớp lớp lập tức như sát gần với địa ngục, trong hư không có tiên chức, quyền hành, đại đạo, trật tự... Xen lẫn tranh nhau phát sáng, khí thế cuồn cuộn. Toàn bộ phương thiên địa này như sắp hủy diệt!

1097 chữ

Chương 3140: Thần mộc Kiến Mộc! (3)

Nhưng ngay lúc tất cả tiên nhân ngoại tộc bị "Hàn Ảm" và nhân tộc áo bào đỏ hồng hấp dẫn, vô số huyết thủ to lớn đột nhiên thò ra từ lòng đất, lít nha lít nhít như biển máu cuồn cuộn, cùng nhau chụp vào Kiến Mộc! Huyết thủ như núi, trong chốc lát cả vùng như lấy Kiến Mộc làm trung tâm, hiện ra dãy núi huyết sắc thành đàn.

Mỗi một cái huyết thủ đều ẩn chứa sát ý cuồn cuộn, vô số sinh linh oán giận, âm hồn gào thét xen lẫn trong đó, hóa thành lực lượng lớn mênh mông thẳng đến Kiến Mộc!

Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra hằng hà sa số binh khí như đao thương kiếm kích mẫu chùy cung... Tia sáng lạnh nhao nhao, nối liền không dứt như sinh ra một mảnh sương sắc đại dương mênh mông ở không trung trên đất bằng, mang khí thế lửa cháy trên cỏ khô trào lên cuồn cuộn, chém về phía Kiến Mộc! Quan sát từ trên bầu trời, tất cả công kích như đại dương mênh mông cuồn cuộn, lấy Kiến Mộc làm trung tâm phong tỏa bát hoang lục hợp, gào thét cọ rửa, sát ý cao ngất như muốn chôn vùi cự mộc lồng lộng ở trung tâm gió bão trong nháy mắt.

Nhìn qua tình cảnh đột ngột này, chúng tiên đang vây công "Hàn Ảm" và nhân tộc áo bào đỏ hồng đột nhiên kịp phản ứng, còn có nhân tộc khác.

Mục đích thật sự của những nhân tộc này là Kiến Mộc!

Chỉ có điều, tốc độ huyết thủ và binh khí xuất hiện vô cùng nhanh, lúc phần lớn tiên nhân lấy lại tinh thần đã không kịp ngăn cản!

Nhưng đây chỉ là bắt đầu...

Trọng lực kinh khủng đột nhiên giáng lâm!

Như một thế giới vô hình thẳng tắp che xuống.

Tất cả tiên nhân Kim Tiên trở xuống không cách nào tiếp tục ngưng lại hư không, nhao nhao rơi xuống, như trong nháy mắt mất đi năng lực phi độn!

Cho dù là Kim Tiên như tộc quần Côn Bằng, Thanh Loan sinh ra đã nắm giữ thuật phi hành cũng cảm thấy trên dưới cả người đặc biệt nặng nề, mỗi một động tác và phản ứng đều trở nên vô cùng trì độn! Ngay sau đó, ba bộ khôi lỗi như dãy núi khổng lồ, lặng yên không tiếng động giáng lâm chiến trường.

Ba bộ khôi lỗi này đều nguy nga trong mây, bảy đầu loại thú, trong miệng răng nanh rét lạnh, ánh mắt u lãnh, trên thể xác bọn chúng chứa mấy chục cánh tay to lớn, những cánh tay này đều cầm từng kiện tiên bảo công phạt ngưng tụ tiên khí, lại có cả trăm xúc tu như mây như dải phất phơ quanh mình, nơi đi qua gột rửa sạch sẽ! Khôi lỗi khoác da thuộc loại Long, lúc tiến lên có vảy cá lộng lẫy, hỗn hợp vẫn triện nhanh chóng sáng tắt.

Nó kiên cố khổng lồ, sau khi xuất hiện không hề để ý tới quần tiên, cánh tay cầm cung nỏ giơ cao giữa không trung, nhanh chóng khép mở.

Vèo vèo vèo...

Cánh tay to lớn bắn ra từng nhánh mũi tên tiên bảo, như hạt mưa đột nhiên rơi xuống, trong chớp mắt cắt phá bầu trời, bắn về phía Kiến Mộc!

Cùng lúc đó, một đầu giới tuyến u ám như thủy triều hiện ra, giới tuyến đã ra, chỉ một thoáng đã chia cách tất cả tiên nhân phương thiên địa này và Kiến Mộc!

Trong gió lốc hỗn độn, giới tuyến đột nhiên hiện thành một đường bằng phẳng rõ nét thẳng tắp. Một đốt xương tay thuần trắng xuất hiện từ đầu giới tuyến, dọc theo giới tuyến nhẹ nhàng điểm một cái, điểm về phía Kiến Mộc!

Một đoạn xương tay này màu sắc trong sáng như ánh trăng hậu thế, lại như mỹ ngọc không tì vết, oánh nhuận sáng ngời như ngưng tụ ra từ khí tức quang minh nhất, nhưng xương tay đã ra, trong một điểm ánh sáng trắng lại bao bọc vô tận u lãnh.

Ầm.dương giao hòa, biến ảo vô tận như bôn lôi sao băng, bất ngờ tấn công Kiến Mộc!

Một tiếng nói tiên cơ vô cùng xinh đẹp như phát ra từ tuyệt thế, lại như sự tồn tại tươi đẹp nhất thế gian vang vọng đất trời: " [Mạt Pháp Thiên Ấn Nói sao làm vậy, khí tức tất cả trật tự, tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc... Ở phương thế giới này đều hạ xuống, trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu như không hề khác thuật pháp bình thường!

Xoạt! !!

Ngay sau đó, một đạo kiếm khí mênh mông từ vô số trật tự tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo chém ngang mà ra!

Như tiếng lũ lụt chảy xiết chấn động càn khôn, vô số kiếm khí sắc bén đột nhiên bộc phát, như sông lớn cuồn cuộn, như thương hải hoành lưu chém về phía Kiến Mộc!

Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, vốn trận đại chiến này không liên quan đến Kiến Mộc, thoáng chốc đã ở trung tâm của tất cả sự công phạt khủng bố! Dường như lối đi kết nối với chư thiên vạn giới sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt.

Nhưng ngay lúc ngàn vạn công kích sắp rơi xuống Kiến Mộc, trật tự phương thiên địa này đột nhiên biến hóa!

Rất nhiều thủ đoạn công phạt khí thế hăng hung tiếp tục duy trì xu thế tiến lên, rõ ràng bọn chúng chỉ cách Kiến Mộc một chút xíu, lại như cách biệt thiên nhai, vẫn không có cách nào chạm đến Kiến Mộc!

Tiên chức thần mộc, khoảng cách!

Không gian phương thiên địa này lập tức trở nên vô cùng rộng rãi.

Trời trong xanh tĩnh mịch như không thể đo lường, một giọng nói cổ xưa tang thương, lạnh băng uy nghiêm ầm vang truyền xuống từ phía trên Kiến Mộc: "Ta là Kiến Mộc, gánh chịu thang lên trời, kết nối tiên phàm!"

"Ti chức tiên đồ, năm tháng vạn cổ"

"Chư thiên vạn giới, một nhánh nối liền!"

"Các ngươi là tộc quần yếu đuối, có thể siêu phàm thăng tiên đã là may mắn được trời thương, sao có thể nghịch thiên mà đi!"

"Đây là tự tìm đường chết!"1099 chữ

Chương 3141: Thần mộc Kiến Mộc! (4)

Tiếng nói vừa dứt, thiên địa như bánh ngọt vừa ra lò, bị lực lượng vô hình tung hoành cắt chém.

"Hàn Ảm" chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, trong tầm mắt sóng dữ vạn khoảnh, đại dương mênh mông, khí tức đập vào mặt vô cùng lạ lẫm, quy tắc trật tự cũng có sự khác biệt vi diệu, Kiến Mộc, chúng tiên, đồng bạn của hắn ta đều biến mất không thấy gì nữa!

Hắn ta nhíu mày, trong mắt có lưỡi đao nhảy nhót, chầm chậm chìm nổi, dưới cảm ngộ Kiếm Tâm, chẳng mấy chốc đã hiểu được hắn ta bị Kiến Mộc cưỡng ép chuyển dời đến thế giới khác!

Đang nghĩ ngợi, "Hàn Ảm" quay đầu nhìn về một phương hướng.

Đã thấy vừa nãy biển cả còn cực kỳ bình tĩnh lại ầm vang lưu chuyển, đại dương mênh mông lay động, sóng cả cuồn cuộn, một âm ảnh to lớn nhanh chóng hiện lên từ đáy biển, hắn ta chỉ lộ ra chút lưng đã chiếm cứ toàn bộ hải vực trong tầm mắt.

Theo hắn ta nổi lên, nước biển khó mà lường được bị gạt ra, núi đào gào thét đi xa, dấy lên sóng to chảy xiết mấy vạn dặm.

Gió mạnh xoay chuyển hóa thành Côn Bằng cự lớn, tiếng nói lạnh băng: "Nhân tộc!"

"Ăn tiên thành đạo là tội thứ nhất;"

"Muốn trảm Kiến Mộc là tội thứ hai;"

"Làm trái thiên cương, tội không thể tha thứ!"

"Như thế tội ác từng đống, tội ác chồng chất, nên tru "Hôm nay, ta lấy thiên cương chém giết ngươi ở đây!"

Nói xong, Côn Bằng lập tức ra tay, cự côn há miệng như vực sâu mở ra, một ngụm nuốt "Hàn Âm" vào!

Sông núi xinh đẹp, cỏ cây xanh um.

Trong hư không mây khói cuồn cuộn, uốn lượn như gấm, nhân tộc áo bào đỏ hồng đạp không mà đứng, cách đó không xa là Thanh Loan duy trì bản tướng, phía trên hai cánh có gió dài thổi qua.

Đôi bên đều không hề nói nhảm, trực tiếp ra tay.

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, sơn hà vỡ nát, gió mạnh nổi lên xung quanh.

Hồng hoang.

Kiến Mộc.

Dưới cành lá cheo leo hội tụ bốn mùa ở một cây, nhân tộc và Kim Tiên gần đó đều không thấy tăm hơi.

Tất cả thủ đoạn công phạt đánh úp về phía Kiến Mộc cũng bị dời đến thế giới khác.

Rất nhiều tiên nhân ngoại tộc lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

Nhìn qua tình cảnh động tác mau lẹ này, chúng tiên lập tức lấy lại tinh thần, Kiến Mộc ra tay!

Nhân tộc sinh ra yếu đuối, may mắn thành tiên lại to gan như thế, dám ra tay với Kiến Mộc!

Việc này lớn, nhất định phải lập tức thông báo trong tộc!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chúng tiên ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức muốn liên hệ với trưởng bối bản tộc.

Ngay lúc này...

Trên trời cao hiện ra từng vòng xoáy huyết sắc có to có nhỏ.

Trong vòng xoáy, từng tòa Phù Đồ huyết sắc như máu tươi và bạch cốt xen lẫn mà thành, treo ngược xuống!

Tất cả Huyết Phù Đồ rủ xuống, vô số cửa ra vào nhao nhao mở ra.

Từng bóng dáng sát ý cao ngất, chiến ý dâng cao nhanh chóng thoát ra từ mỗi một tòa Huyết Phù Đồ. Những bóng dáng này trang phục khác nhau, binh khí hỗn tạp, khí tức cao thấp đan xen vào nhau, có Đại Thừa, có tán tiên, có chính tiên, có Tiên Quan chưởng đạo... Nhưng đều là nhân tộc, khí cơ bừng bừng phấn chấn, trăm tỉ tỉ một lòng, toàn vẹn như chỉnh thể.

Số lượng của bọn họ rất nhiều, tuôn ra như thủy triều, trong chốc lát vô cùng vô tận như đại dương mênh mông phun trào, như sắp lật đổ bao phủ toàn bộ thiên địa!

Tất cả nhân tộc vừa xuất hiện không do dự chút nào, lập tức thi triển thủ đoạn như lang như hổ, lao thẳng về phía chúng tiên!

Trận chiến hồng hoang chính thức mở ra!

Hồng hoang.

Tiên trận nhân tộc.

Ổ bảo.

Trong tiểu viện cửa riêng, "Cô Miểu" ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.

Trên từng bồ đoàn xung quanh hắn ta, năm người "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng" và "Tử Tắc" ngồi xếp bằng, khí tức quanh người bành trướng lên xuống, đang toàn lực tu luyện tiên thuật vừa đạt được. Ở nơi xa hơn chút, mặc dù "Thế Vị", "Phi Vinh", "Kiệm Thứ" và "Trường Tụy" chưa thành tiên, nhưng cũng tranh đoạt từng giây lĩnh hội tiên thuật mà "Cô Miểu" vừa cho, tranh thủ một khi thành tiên có thể lập tức thi triển những tiên thuật này.

Lúc này, một tiếng kèn lệnh trầm thấp, thê lương, lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong toàn bộ tiên trận! Tiếng kèn hùng hồn nặng nề, xuyên qua cấm chế dày đặc, tất cả trận pháp, tất cả cách trở, trong nháy mắt đã truyền vào trong tai toàn bộ nhân tộc nơi đây!

"Cô Miểu" đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có kiếm ý lạnh thấu xương, nghiêm nghị nói: "Đại chiến bắt đầu!" Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng lập tức dừng tu luyện và lĩnh hội.

"Không Mông" bình tĩnh nói: "Bùi Lăng còn chưa trở về.

"Kiệm Thứ" trầm giọng nói: "Bùi Lăng được tiên tổ tộc ta triệu kiến, có lẽ có nhiệm vụ gì khác.

"Trường Tụy" nói: "Vậy liên lạc với hắn một chút, lại đưa ra quyết định.

"Cô Miểu" khẽ gật đầu, bờ môi mấp máy muốn niệm nói tên thật Bùi Lăng, một bóng dáng huyền bào đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Hắn áo bào phần phật, vạt áo ống tay áo vẫn có khí tức tiên linh quanh quẩn, chính là Bùi Lăng.

Thấy Bùi Lăng trở về, tất cả nhân tộc cùng nhau đứng dậy.

"Cô Miểu" nhìn về phía hắn, muốn mở miệng lại nghe Bùi Lăng nhẹ nhàng nói: "Tiên tổ đã khai chiến, hiện tại đi theo ta!"

Đám người không do dự chút nào, đều đáp: "Được!"

Bùi Lăng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bước ra ngoài.

Các nhân tộc khác nhao nhao đuổi theo.

1094 chữ

Chương 3142: Bùi Lăng ở đâu?

Một đoàn người vừa rời khỏi tiểu viện, đã thấy ổ bảo trên không bốc lên huyết sắc, chiếu rọi toàn bộ màn đêm như huyết hải treo ngược!

Vô số tơ máu kéo dài ra từ trong rất nhiều vọng lâu lơ lửng giữa không trung, xen lẫn hội tụ, hình thành một tòa Huyết Phù Đồ vô cùng to lớn.

Nó ở trên vòm trời cao ngất, đỉnh chóp Phù Đồ đỏ thắm ướt át như một lưỡi đao được đúc từ huyết hải, chỉ thẳng lên trời trong xanh!

Mỗi một tầng Huyết Phù Đồ đều có vô số bạch cốt chìm chìm nổi nổi, hỗn hợp ánh sáng vẫn triện sáng tắt, làm cả tiên trận đều bịt kín một tầng ửng đỏ dày đặc.

Lúc này, trong toàn bộ ổ bảo có vô số nhân tộc nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ.

Trong tiếng giáp trụ va chạm, hoàn bội tiếng leng keng, tiếng giày da đạp đất, tiếng tay áo lướt gió... Liên tiếp vang lên, hội tụ như dòng lũ, chen chúc vào rất nhiều cửa ra vào do Huyết Phù Đồ mở rộng.

Từng đôi mắt sáng rực như sao như cửu thiên trường hà, chiến ý tầng tầng bốc lên như ngọn đuốc vô hình, như có thể thiêu đốt chư thiên vạn giới!

Ánh mắt Bùi Lăng đảo qua rất nhiều tiên dân, nhanh chóng nói: "Tiến tháp!"

Nói xong, hắn hóa thành một đạo huyền quang, đi đầu chạy tới bên trong Huyết Phù Đồ.

Đám người "Hồn Nghi" lập tức đuổi theo.

Hư không độn quang như mưa, bóng người nhộn nhịp.

Tiên dân khó mà tính toán như hải triều phun trào, hoặc áo vải giày đen, trang phục đơn giản; hoặc cẩm y thêu váy, tiên tư dật mạo; hoặc thanh sam chầm chậm, phong trần mệt mỏi; hoặc áo bào trắng vòng vàng, tuấn nhã tà dị; hoặc giáp trụ đầy đủ, khí tức hùng tráng; hoặc hoa phục bội ngọc, tà dị lạnh lẽo; hoặc áo bào đỏ hồng, mặt nạ như yêu quý; hoặc cây sắn dây là thắt lưng, cổ đeo hồ lô ngọc...

Dù nam hay nữ, không chia già trẻ, không phân biệt đẹp xấu... Như là nhiều ánh lửa bé nhỏ tụ lại thành ánh sáng to lón.

Sau khi sôi trào mãnh liệt, chiếu khắp đêm dài, đốt diệt tất cả trở ngại!

Sát ý ngút trời, cao ngất như núi Đám người Bùi Lăng vô thức tụ hợp vào đội ngũ, tham dự vào trận di chuyển cực lớn này.

Vô số đôi mắt chiến ý bừng bừng, sáng tắt bên cạnh.

Trong thoáng chốc như chui vào một biển lửa cuồn cuộn, chờ đợi thời khắc càn quét bát hoang đến.

Lúc này, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm nói: "Trận chiến này cực kỳ hung hiểm, ta sẽ cố hết sức bảo vệ chư tiền bối chu toàn"

"Chờ chút nữa tiến vào chiến trường, không thể rời khỏi quá mười dặm xung quanh ta "Nếu xảy ra chuyện bất ngờ, cần lập tức niệm nói tên thật của ta!"

Đám người "Không Mông" khẽ gật đầu: "Được!"

Bùi Lăng gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, quanh người hiện ra lít nha lít nhít pháp tắc: "Ngủ", "Nham", "Quên", "Nghịch", "Người gỗ", "Khóc", "Cười", "Thủy", "Chúng"...

Ngay sau đó, mỗi đầu pháp tắc như mây khói tản mạn khắp nơi, trong chớp mắt phân ra mười phần như yến non về rừng, lướt về phía đám người "Hồn Nghi", nhanh chóng chui vào mi tâm mười người!

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Đây là pháp tắc của ta, có thể gia tăng thực lực của chư vị tiền bối"

Trước khi pháp tắc trở thành "Bản nguyên", phân tán càng nhiều, uy năng càng yếu.

Nhưng sau khi trở thành "Bản nguyên" đại đạo vừa vặn ngược lại, càng nhiều sinh linh bước vào đại đạo tương ứng, đầu đại đạo này càng rộng lớn, uy năng càng mạnh!

Hiện tại hắn phân pháp tắc ra, thực lực của mình sẽ không chịu chút ảnh hưởng nào.

Thực lực của đám người "Hồn Nghi" tiền bối cũng sẽ nhanh chóng tăng lên!

Đây là đại chiến hồng hoang, nhân tộc ẩn nhẫn vô số năm tháng, đặt cược khí số cả tộc, đặt cược tộc quần tồn vong, đặt cược tất cả mọi thứ, tranh đấu cùng vạn tộc!

Trận chiến này, nhân tộc không có bất kỳ đường lui gì!

Chư thiên vạn giới tộc quần như mây, Kim Tiên như mưa. Hơn nữa Kiến Mộc ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phải tiên nhân tầm thường có thể so sánh!

Cho dù tiên tổ nhân tộc không phải tên xoàng xĩnh, nhưng có quá nhiều nhân tố không xác định tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo!

Pháp tắc nhập thể, khí tức huyền diệu bốc lên.

Được Bùi Lăng tặng cho, đám người "Không Mông" biết nặng nhẹ, không nói nhiều lập tức nhắm mắt nhanh chóng luyện hóa pháp tắc.

Nhân lúc này, Bùi Lăng lại lấy ra ba món đồ tiên cơ dạt dào, theo thứ tự là một kính, một đàn và một bàn.

Đây là trước đó hắn bị nhốt Thanh Khâu, uỷ thác chế tạo ba kiện tiên khí...

Hắn tâm niệm vừa động, (Huyền Khôn Kính] rơi vào tay "Hồn Nghi", [Lăng Ba Hàn Long Cầm] bay tới trước mặt "Không Mông" (Vạn Thủy Tiên Bàn] thì xuất hiện cách "Mặc Côi" không xa. Thấy Bùi tiên đế lại tặng đồ cho mình, "Hồn Nghi" cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thu hồi.

"Không Mông" và "Mặc Côi" ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng, sau đó cũng không nhiều lời, nhanh chóng thu hồi tiên khí.

Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

"Hồn Nghi", "Không Mông" và "Mặc Côi" đều là đạo lữ của hắn, tất nhiên phải đặc biệt quan tâm một chút.

Lúc này, rất nhiều nhân tộc phía trước đã tiến vào Huyết Phù Đồ.

Nhìn cửa ra vào gần trong gang tấc, Bùi Lăng không do dự cũng bước vào một bước.

Huyết Phù Đồ.

Huyết sắc tràn ngập như biển máu vô ngần.

Đây là một mảnh không gian huyết sắc thuần túy!

Trên dưới bốn phương đều là máu tươi trào lên, bạch cốt chìm nổi.

Chỉ có một cái vương tọa to lớn vàng ròng sáng chói, treo cao giữa trời.

1100 chữ

Chương 3143: Bùi Lăng ở đâu? (2)

Trên vương tọa có một bóng dáng mặc cổn miện ngồi nghiêm chỉnh, hắn ta khí tức rộng lớn mênh mông, tản ra ánh sáng đường hoàng.

Lưu châu nhao nhao che đậy khuôn mặt, thoạt nhìn chỉ cảm thấy uy nghiêm hùng vĩ, không thể nhìn thẳng.

Đây là một bộ hóa thân do Nhân Vương Chung Quỳ Liệt lưu lại!

Tất cả nhân tộc tiến vào mảnh huyết sắc này, bên tai lập tức vang lên một giọng nói uy nghiêm rộng lớn: "Tụng tên thật của ta, thăng quan tiến tước!"

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, không hề bị lay động chút nào.

Hiện tại hắn đã là Kim Tiên, tu vi tương đương với bản tôn Nhân Vương, lực lượng một bộ hóa thân không gia tăng được tu vi cho hắn!

Cùng lúc đó, rất nhiều nhân tộc tiến vào trước trăm miệng một lời quát: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Tiếng nói vừa dứt, tu vi khí tức của những nhân tộc này lập tức tăng vọt!

Đại Thừa kỳ trực tiếp đột phá tới cảnh giới tiên nhân, vốn là tiên nhân nhân tộc, khí tức cũng trở nên mạnh hon...

Ý hoàn mỹ lưu chuyển tứ phương!

Bộp, bộp, bộp...

Trong tiếng bước chân dày đặc, đám người "Không Mông" cũng tiến vào nơi đây.

Còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh xung quanh, đã nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Không Mông" và "Cô Miểu" đã từng có một lần kinh nghiệm, không chậm trễ chút nào nói: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Ngay sau đó, khí tức hai người nhanh chóng tăng lên.

"Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc", "Thế Vị", "Phi Vinh", "Kiệm Thứ" và"Trường Tụy" cũng chỉnh tề nói: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

"Thế Vị", "Phi Vinh", "Kiệm Thứ" và "Trường Tụy" đều là Đại Thừa bốn mươi chín kiếp, trong chớp mắt chúc tụng tên thật Nhân Vương xong, khí tức tăng lên trên diện rộng, trong nháy mắt ý mờ mịt cao xa lặng yên tràn ra, đã thành tiên. "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Tử Tắc" đã là tiên, chỉ có điều đều là tán tiên không có "Bản nguyên", lúc này khí tức cũng tăng lên nhanh chóng, đạt đến trình độ chính tiên!

Chỉ có "Hồn Nghi" và Bùi Lăng đều sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động.

Nhân Vương là Tiên Đế, hắn cũng là Tiên Đế.

Mọi người địa vị ngang nhau, vì sao hắn phải bái đối phương là vua?

Ngay lúc này, một cánh cửa ra vào xuất hiện.

Trong cửa ra vào một mảnh đen kịt, có khí tức cuồng bạo ầm vang truyền ra.

Tất cả nhân tộc không hề lùi bước, lập tức như hồng thủy vỡ đê tuôn về phía cửa ra vào.

Giọng Bùi Lăng vang lên bên tại đám người "Hồn Nghi": "Theo sát ta!"

Nói xong, hắn cũng chạy tới trước cửa.

Đám người "Hồn Nghi" lập tức đuổi theo.

Ngay chớp mắt bọn họ bước vào cánh cửa kia, cảnh tượng trước mắt ầm vang biến ảo!

Trời cao xa xăm, mặt đất bao la, giữa thiên địa có cự mộc sừng sững, uốn lượn quay quanh nối liền trên dưới.

Giữa cành lá mạnh mẽ đường lớn mơ hồ, khí tức tiên linh tràn trề như mưa, xa hoa lộng lẫy như tiên cảnh.

Lúc này, trong hư không quần tiên như mây, công phạt nhao nhao.

Trên trời cao, vô số Phù Đồ huyết sắc to lớn ngã đầu xuống như thạch nhũ trong hang động đá vôi rộng lớn.

Rất nhiều nhân tộc như dòng lũ tuôn ra từ trong Huyết Phù Đồ.

Tiên thuật rít gào, thần thông gào thét, lưỡi đao vút không gào thét... Trộn lẫn gió bão hỗn độn đen nhánh, hoành hành ngang ngược mỗi một tấc hư không!

Loạn lưu khuấy động, bụi bặm tản khắp, vết rách như mạng nhện trong hư không nhìn thấy mà giật mình.

Thiên địa như bánh ngọt yếu kém, run rẩy, lung lay, rung chuyển... Dường như ngay sau đó sẽ vỡ nát.

Thấy mình đã tiến vào chiến trường, Bùi Lăng vừa muốn hành động, chợt thấy không gian quanh mình tan vỡ, cảnh tượng trước mắt lại ầm vang biến ảo!

Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trên một tòa núi đá trụi lủi.

Núi đá thuần túy đắp lên từ tảng đá lớn, màu xám trắng không có chút sinh cơ nào, trong tầm mắt không có một ngọn cỏ, không có tung tích của bất kỳ sinh linh gì.

Trời cao ảm đạm, từng tia từng sợi khí tức âm lãnh như sợi bông phiêu đãng tới lui.

Kiến Mộc lồng lộng, rất nhiều nhân tộc, quần tiên, đám người "Hồn Nghi" đều biến mất không thấy gì nữa.

Toàn bộ phương thiên địa này chỉ có một thân một mình Bùi Lăng.

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt phát hiện linh thạch, đan dược, đồ vật, vật liệu... Toàn bộ gia sản của hắn đều liểng xiểng tán loạn xung quanh.

Trong chốc lát, núi đá vốn xám trắng tĩnh mịch lại có ánh sáng rực rỡ.

Tài nguyên tu hành như núi cao lập tức chôn vùi chặt chẽ vững vàng cả tòa núi đá này.

Bùi Lăng nhướn mày, nhanh chóng kịp phản ứng đây là một thế giới khác!

Vừa rồi là Kiến Mộc ra tay!

Hon nữa, Kiến Mộc xóa đi tất cả lực lượng có liên quan với không gian ở trên người hắn!

Hiện tại túi trữ vật của hắn đã không cách nào trữ vật!

Ngay lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng mở ra Dưỡng Hồn túi của mình, thấy bên trong rỗng tuếch cũng không có cái gì, đã sớm không thấy tung tích của "Họa"!

Hắn lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vốn định sau khi lên Kiến Mộc lại thả "Họa" tiền bối ra khỏi Dưỡng Hồn túi, nhưng bây giờ...

Chắc "Họa" đã ở lại thế giới cũ, ngay phụ cận Kiến Mộc!

1098 chữ

Chương 3144: Bùi Lăng ở đâu? (3)

Điều này cũng không kỳ quái!

Cho đến bây giờ, ngoại trừ "Họa" tiền bối biết nhân tộc muốn trảm Kiến Mộc, cũng không biết cái gì!

Đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức Kim Tiên lạ lẫm đột nhiên xuất hiện cách đó không xa.

Thể xác béo tốt như núi, đồn thủ, răng nanh tướng ôm, toàn thân xanh nhạt, khắp nơi mọc lông đen, trông dữ tợn đáng sợ, vô cùng xấu xí...

Đại tộc hồng hoang, Đương Khang Vẻ mặt Đương Khang ngang ngược nhìn qua Bùi Lăng, lưỡi dài đỏ tươi nhô ra liếm láp răng nanh trắng đục, trong tiếng nói đầy tham lam: "Nhân tộc!"

"Làm trái thiên cương là đường đến chỗ chết!"

"Thế nhưng, nể tình ngươi còn có mấy phần tư sắc, ta sẽ bắt ngươi về tộc lai giống!"

"Reo hò đi!"

"Cảm ân đi!"

"Đây là vinh hạnh vô thượng của huyết thực các ngươi!"

Hồng hoang.

Kiến Mộc lồng lộng, hư không loạn lưu.

Trong Huyết Phù Đồ treo lủng lẳng, vô số nhân tộc tranh nhau chen lấn tuôn ra như dòng lũ cuồn cuộn, vung đủ loại binh khí lao về phía quần tiên.

Tiên thuật ngang trời, thần thông rít gào, lưỡi đao lui tới nhao nhao... Đôi bên lập tức bộc phát đại chiến! Gió tanh mưa máu tản khắp bát phương, có tứ chi, dây leo, cành lá, bạch cốt lộn xộn rơi xuống, lại có tiên khí Linh Vũ bốc lên, vòm trời nứt nẻ, mặt đất chấn động, trong biến cố long trời lở đất, vô số công phạt xuyên qua lui tới, không gian vặn vẹo biến ảo, kỳ quái.

Đám người "Không Mông" vừa xông ra từ bên trong Huyết Phù Đồ, đang muốn đuổi theo Bùi Lăng đã thấy xung quanh chém giết liên miên, lại không biết Bùi Lăng đã đi nơi nào.

Bọn họ đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn bộ phương thiên địa này không có bóng dáng Bùi Lăng!

Mười người lập tức khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì?

Bùi Lăng dặn bọn họ đi theo hắn, không thể rời khỏi hắn quá mười dặm, sao mới đi ra từ trong Huyết Phù Đồ, Bùi Lăng đã chạy đi không thấy?

Ngay lúc trong lòng mười người đầy nghi ngờ, đã thấy một bóng dáng u ám lướt ngang hư không, độn về phía bọn họ.

Khí tức của hắn ta lạnh lẽo u ám, tràn đầy tai hoạ, chính là "Họa"!

"Họa" vội vàng hỏi: "Chư vị...

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng, một nhân tộc khoảng cách khá gần đám người "Không Mông" vẻ hung dữ trong mắt tăng vọt, đưa tay một chưởng, trực tiếp vỗ xuống Tiên lực quanh người nhân tộc này phồng lên, trong hư không lập tức hiện ra một bàn tay vàng ròng to lớn, trong lúc gào thét bao phủ trên dưới cả người "Họa" như muốn làm hắn ta hội phi yên diệt trong nháy mắt.

Khí tức hủy diệt, vĩnh tịch lập tức giáng lâm như dãy núi vô hình đập ầm ầm về phía "Họa".

Vẻ mặt "Họa" thay đổi nhưng tu vi chênh lệch to lớn, nó căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Thời khắc mấu chốt, "Không Mông" vội vàng đánh ra một pháp quyết huyền diệu.

[Đồng Pháp Thiên Ấn 1!

Khí tức của "Họa" tăng vọt, trong chớp mắt đã tiến vào cảnh giới tiên nhân Đột nhiên xuất hiện cảnh giới tăng lên, cuối cùng để nó có một cơ hội giãy giụa, không kịp suy nghĩ nhiều, trong chớp mắt hắn ta vội vàng nghiêng người một cái.

Oanh! !

Bàn tay vàng ròng sượt qua nửa bên thể xác của "Họa", trùng điệp đập xuống mặt đất.

Mặt đất nổi lên bụi mù, ngay tại chỗ hiện ra một vực sâu khổng lồ, đáy vực có dung nham rò rỉ, bụi mù bay lên, tạch tạch tạch... Theo tiếng đất nứt liên tiếp, vết rách như mạng nhện dọc theo miệng vực sâu nhanh chóng kéo dài ra.

Mạo hiểm né tránh một kích trí mạng, "Họa" còn chưa kịp thở ra một hơi, tiếng nói vội vàng của "Không Mông"

đã truyền vào trong tai hắn ta: "Bùi Lăng ở đâu?"

"Họa" nhướn mày, nó cũng đang muốn hỏi đám người "Không Mông" vấn đề này!

Thấy "Họa" không trả lời, "Không Mông" đang muốn tiếp tục vặn hỏi, nhưng không đợi nàng mở miệng lần nữa, trong lòng sinh ra một báo động vô cùng mãnh liệt!

Oanh! !

Ngay sau đó, trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, một cây gậy gỗ như ngọn núi mang theo tiếng rít gào cuồn cuộn, ầm vang rơi đập xuống đám người "Không Mông" ở giữa hư không!

Gậy gỗ rộng rãi, thô ráp đơn sơ như một cây gậy gỗ phổ thông bị phóng đại vô số lần, lại có rất nhiều pháp tắc trùng điệp quấn quanh, nơi đi qua hư không chôn vùi từng khúc, tàn tạ không chịu nổi.

Bàn tay cầm gậy gỗ vô cùng to lớn, hắn ta cao lớn nguy nga, hói đầu, cởi trần, bên hông quấn quanh da thú chắp vá, khí tức hung bạo dã man, vẻ mặt dữ tợn, chính là tiên nhân Long Bá tộc! "Cô Miểu", "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng"

"Tử Tắc", "Thế Vị", "Phi Vinh", "Kiệm Thứ" và "Trường Tụy" đều tay áo bay múa gấp rút, trong lúc phần phật đã xuất hiện ở hư không xung quanh, trên dưới cả người bọn họ lông tóc không tổn hao gì nhưng vội vàng né tránh, mười người chia ra độn về phía bốn phương tám hướng.

"Cô Miểu", "Phục Cùng" và "Kiệm Thứ" chiếm cứ một phương; "Hồn Nghi" một mình một phương; "Không Mông"

và "Mặc Côi" quen thuộc cùng tiến cùng lùi, lúc này cũng ở một phương; bốn người "Tử Tắc", "Thế Vị", "Phi Vinh"

và "Trường Tụy" thì ở chung một phương.

Đây chỉ là bắt đầu!

Trong chớp mắt, gậy gỗ lại rơi xuống, trong tiếng rít gào vô cùng bén nhọn, tiên thuật, thần thông, lưỡi đao, nguyền rủa... Đủ loại công phạt như cuồng phong mưa rào gào thét rơi xuống, che ngợp bầu trời đánh úp về phía tất cả nhân tộc xung quanh!

Đêm dài vỡ nát, ánh sáng liên tiếp, hư không loạn lưu tung hoành cuồn cuộn, chảy xiết như tiễn. 1099 chữ

Chương 3145: Lai giống

Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng huyết nhục chôn vùi, tiếng kêu thảm khi thần hồn vỡ nát, tiếng tiên khí gào thét đánh xuống... Đan xen như nước thủy triều, lặp đi lặp lại bành trướng trong mỗi một tấc thiên địa.

Trong huyết vũ cuồn cuộn, nhân tộc không lùi bước chút nào.

Phi kiếm trong vắt xé rách hư không, huyết hà cuồn cuộn trào lên mặt đất, bóng núi trùng điệp uốn lượn, ngàn vạn binh khí cuồn cuộn như biển, tiên khí khôi lỗi rong ruổi như mây, mũi tên lộn xộn rơi xuống...

Tộc quần huyết thực góp nhặt vô số năm tháng, để lộ ra răng nanh và lợi trảo một lòng rèn luyện, vào thời khắc này thể hiện ra sự hung lệ chưa từng có!

Dường như là một đầu hung thú viễn cổ chầm chậm thức tỉnh, gầm thét nghênh đón quần tiên ngoại tộc, tham lam, hung tàn, mơ ước, vội vàng xé rách tất cả huyết nhục và hồn phách!

Vạn tộc tranh đấu trong một trận chiến này!

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang liên tiếp không ngừng như thủy triều vô tận.

Thiên địa nứt nẻ, hư không tàn tạ.

Cự mộc kết nối thiên địa nguy nga như trước, một cây cành lá hội tụ bốn mùa chầm chậm chập chờn. Trong cơn gió dài mênh mông, từng tia từng sợi linh cơ thấm vào phương càn khôn này.

Trên Kiến Mộc không ngừng tiêu tán ra vĩ lực ào ạt, thấm vào thế giới.

Tất cả không gian bị đánh vỡ đều được lấp đầy kẽ nứt trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Bóng tối trên trời cao vỡ vụn, ánh sáng không còn, vạn sự vạn vật chìm vào một mảnh kỳ quái. Tiên thuật khó mà tính toán tới lui xuyên qua, pháp tắc khó mà tính toán giăng khắp nơi.

Tiếng rít gào che ngợp bầu trời, tử vong như mưa rào mưa như trút nước giáng lâm.

Một nhân tộc khoác giáp trụ sừng sững trong hư không, hắn ta đấm ra một quyền, quyền ảnh trùng điệp như núi biển trào lên, huyễn hóa đầy trời, gầm thét đánh một tán tiên ngoại tộc loại người, đầu báo, đuôi bọ cạp thành huyết nhục văng tung tóe!

Trong tiếng xương cốt vỡ vụn liên tiếp, nửa bên thể xác tán tiên ngoại tộc hóa thành huyết vũ um tùm phiêu tán, mùi máu tanh tản khắp giữa trời.

Nửa bên đầu hắn ta máu thịt be bét, lộ ra óc trắng bệch chậm rãi chảy xuôi trong vết thương.

Nhưng sinh mệnh lực của tán tiên ngoại tộc cực kỳ cường đại, ngay sau đó tiên huyết ngừng lại, thương thế chầm chậm khép lại.

Nhưng không đợi hắn ta khôi phục, tên nhân tộc khoác giáp trụ kia lại đánh xuống một quyền, đánh tán tiên ngoại tộc thành một đoàn huyết vụ to lớn.

Bành!

Trong tiếng động nặng nề, huyết vũ như trút nước vẩy xuống giáp trụ, làm rất nhiều vân triện trên giáp trụ nhanh chóng sáng tắt, như vui mừng, như nhảy cẫng.

Tán tiên ngoại tộc vẫn lạc!

Ngay chớp mắt chém giết tên tán tiên ngoại tộc này, nhân tộc giáp trụ lập tức cảm thấy ba đầu xa lạ pháp tắc chui vào trong cơ thể mình.

Đây là pháp tắc mà "Trọng Minh" tôn giả bán cho hắn ta!

Một tán tiên trị giá ba đầu pháp tắc!

Nhưng không đợi nhân tộc giáp trụ cẩn thận cảm ngộ pháp tắc mới lấy được, trong hư không hiện ra một cái miệng to lớn như vực sâu, răng nanh sâm nhiên, vừa hiện ra đã cắn một cái cả nửa người nhân tộc giáp trụ vào bên trong.

Răng rắc!

Tiếng xương cốt vỡ vụn trong trẻo trộn lẫn huyết nhục bị mài thành bọt thịt dinh dính, máu tuôn ra như thác nước, hai cái chân thuộc về nhân tộc bất lực rơi xuống.

Một đầu yêu tộc đầu dê, thân sói, đuôi trâu đứng ở vị trí vừa rồi của nhân tộc giáp trụ, mắt dọc nhắm lại, miệng chậm rãi nhai nuốt, vết máu xen lẫn cặn xương và mảnh vỡ nội tạng chảy xuôi xuống khóe miệng, thấm ướt da lông.

Phốc!

Đầu yêu tộc này còn chưa kịp nuốt xuống, một thanh cự chùy như ngọn núi mang theo khí thế phong lôi đột nhiên nện xuống Tiếng động như lúc trái cây chín mọng bị xé ra, toàn bộ thể xác yêu tộc đầu dê bị trọng chùy nện thành một bãi bùn nhão.

Trong hư không, nhân tộc hoa phục giày đen trang phục lộng lẫy, trong tay lại nắm một thanh cự chùy không hợp với hình thể khí chất của hắn ta, lúc hắn ta nhìn quanh ánh mắt u lãnh.

Liếc thịt nát của yêu tộc, hắn ta đang muốn thu hồi binh khí đi tìm mục tiêu kế tiếp, đã thấy cự chùy không nhúc nhích tí nào như bị lực lượng vô hình giữ chặt lại.

Cùng lúc đó, thân thể hắn ta cũng bắt đầu chảy ra từng vết máu nhỏ xíu.

Nhân tộc hoa phục không do dự chút nào bộc phát ra khí thế ngút trời, khí tức thuộc về Tiên Quan chưởng đạo như suối phun ầm vang phun trào!

Ngay sau đó, vết máu trên dưới cả người hắn ta lập tức ngừng khuếch tán.

Chỉ thấy trong hư không có từng sợi tơ nhện óng ánh sáng long lanh, khó mà phát hiện lặng yên hiện ra, tầng tầng lớp lớp tơ nhện như tấm lưới kín không kẽ hở, đã vây quanh cả người hắn ta!

Mấy sợi tơ nhện rung động nhè nhẹ, một đầu nhện tộc to lớn như núi, toàn thân óng ánh sáng long lanh, sau lưng mọc lên đường vẫn độc lâu chậm rãi đi tới, bốn cặp chân rét lạnh như đao, khí tức bành trướng, lại cũng là Tiên Quan chưởng đạo!

Hai người nhìn nhau, không nói nhảm bất kỳ điều gì, lập tức bộc phát đại chiến.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang liên miên như nước thủy triều, tới lui lặp đi lặp lại, tình cảnh tương tự diễn ra trên toàn bộ chiến truong.

Đại chiến hừng hực, sát ý sôi trào.

Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có tiên nhân nhân tộc và dị tộc chiến tử.

Trời cao máu vẩy, tàn chi tới tấp.

1077 chữ

Chương 3146: Lai giống (2)

Huyết hà chảy xiết trên mặt đất, huyết hải treo ngược trên vòm trời.

Trong chốc lát không phân rõ trời và đất, trong tầm mắt chỉ có huyết sắc cuồn cuộn.

Cửa ra vào Huyết Phù Đồ mở rộng, nhân tộc liên tục không ngừng như thiên hà chuyển ngược.

Mỗi một nhân tộc chiến tử, lập tức có càng nhiều nhân tộc gia nhập chiến trường.

Thỉnh thoảng phía trên Kiến Mộc lại có tiên nhân hạ giới, chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã bị ép gia nhập chiến truong...

Oanh! !

Một phương hư không, "Không Mông" váy áo tung bay, một chưởng vỗ xuống, mưa hoa lộn xộn bay lên, đánh một Giao tiên áo lam vào ngọn nguồn.

Cách đó không xa, "Mặc Côi" ống tay áo bay múa, cũng đánh một tiên nhân Nham tộc chấn động đến bay ngược ra, nàng gấp rút nói: "Nhanh đi Kiến Mộc!"

"Biết!"

"Không Mông" ngắn gọn đáp, hiện tại đại chiến bộc phát, phương thiên địa này hỗn loạn không chịu nổi.

Trong tích tắc, bọn họ và đám người "Cô Miểu" đều đã tẩu tán.

Về phần "Họa" càng không biết đi nơi nào!

Nhưng mục đích của tất cả người vào ván cờ chuyến này đều là leo lên Kiến Mộc!

Chỉ cần leo lên Kiến Mộc, có thể tụ hợp với Bùi Lăng và đám người "Cô Miểu"!

Nghĩ tới đây, hai người không còn ham chiến, hóa thành độn quang chạy về phía Kiến Mộc.

Nhưng ngay lúc này một cái lợi trảo phá không, mang theo khí tức ngai ngái chộp xuống hai người!

Tốc độ của lợi trảo vô cùng nhanh, nơi đi qua hư không loạn lưu, mây mù ngũ thải cuồn cuộn như chướng như độc, quanh quẩn ở bên, lúc vút không khiếu âm như sấm, như tia chớp chợt rơi xuống.

Con ngươi "Không Mông" khẽ nhếch lên, lúc mấu chốt vội vàng thôi động pháp tắc!

Ngay sau đó, vô số nham thạch to lớn sinh ra, trùng điệp uốn lượn như cự thuẫn nặng nề, ngăn ở trước người hai người.

Cùng lúc đó, "Mặc Côi" hơi há miệng, một tiếng nói rộng lớn phát ra từ đôi môi đỏ của nàng: "Ngủ!

Oanh! !

Từng đống nham thạch, tính cả hư không xung quanh đều bị một trảo bẻ vụn!

Trong lúc cát bay đá chạy, một bóng dáng khôi ngô hiện ra, hắn ta loại hổ, sau lưng mọc ra hai cánh, trong mắt có mũi nhọn màu xanh phun ra nuốt vào, khí tức bành trướng, chính là một vị Tiên Quan chưởng đạo!

Yêu tiên loại hổ hơi hoảng hốt, sau đó lập tức tỉnh táo lại, đã thấy hai tên nhân tộc sau nham thạch đã không thấy tăm hơi!

Yêu tiên vô cùng nổi giận nhưng không đợi hắn ta tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, một cái huyết chưởng lạnh lẽo quỷ dị, lặng yên không tiếng động xuyên qua hư không vỗ xuống hắn ta!

Oanh! !

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, huyết khí cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, yêu tiên loại hổ đạp không mà đứng, lửa giận trong mắt như thực chất, da lông quanh người hắn ta phần phật lay động, có một vài đám lông bồng bềnh hạ xuống, lộ ra chút vết máu.

Ở trước mặt hắn ta, một nhân tộc áo gai giày đen, cầm mộc trượng trong tay, vẻ mặt trầm tĩnh đứng đó, căn cốt còn thanh xuân, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ sầu khổ đã trải qua vô số năm tháng, tu vi cũng là Tiên Quan chưởng đạo, trong mắt hắn ta phun trào huyết sắc, khí tức thuộc về "Huyết" đạo tản khắp trời cao!

Sau sự giằng co ngắn ngủi, hai người lập tức bộc phát đại chiến.

Rầm rầm rầm...

Một bên khác của chiến trường.

Ầm! !!

"Tử Tắc" đánh một chưởng xuống, tán tiên toàn thân xanh biếc trước mặt như sao băng rơi xuống, đập thẳng vào mặt đất!

Phốc phốc phốc...

Trong tiếng vang nặng nề liên tiếp, vô số gai nham nhanh chóng sinh ra từ lòng đất, trong chớp mắt đã đâm tên tán tiên ngoại tộc kia thủng trăm ngàn lỗ.

Không cho hắn ta bất kỳ cơ hội thở dốc gì, trong hư không lập tức dâng lên một tòa núi lớn nguy nga, ầm vang rơi đập.

Theo một tiếng vang thật lớn, mặt đất run rẩy kịch liệt, trong hư không có vết rách đi loạn, gió bão nổi lên xung quanh.

Khí tức tán tiên ngoại tộc im bặt tiêu tán!

Giữa không trung, "Tử Tắc", "Thế Vị", "Phi Vinh" và "Trường Tụy" liên thủ lại, cuối cùng hoàn toàn giải quyết tên tán tiên ngoại tộc này, lúc này đều hơi thở dốc nhìn nhau một chút, không rảnh ổn định khí huyết, "Tử Tắc" lập tức nói: "Đi Kiến Mộc.."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta lập tức cảm thấy trong cơ thể có thêm một đầu pháp tắc mà lúc trước không có. Hắn ta lập tức hiểu được, đây là thủ đoạn của tổ sư khai phái Trọng Minh tông!

Mặc dù tên tán tiên kia là bốn người bọn họ liên thủ chém giết, nhưng chia đều công đức ra cũng đủ để "Trọng Minh" tổ sư bán cho hắn ta một đầu pháp tắc...

Nhưng còn chưa suy nghĩ xong, "Tử Tắc" chợt thấy tim mát lạnh.

Hắn ta vô thức cúi đầu nhìn lại, không biết một đầu lưỡi dài màu đỏ sậm đã xuyên thủng ngực hắn ta từ lúc nào!

"Thế Vị", "Phi Vinh" và "Trường Tụy" lập tức phát hiện điều không đúng, vừa muốn hành động lại cứng đờ, cả người không thể động đậy, huyết dịch, tiên lực, thậm chí cả pháp tắc của bọn họ đều bị đông kết hoàn toàn trong chớp mắt!

Là "Bản nguyên" có liên quan với "Hàn băng"!

Ngay sau đó, một cái cự trảo mọc đầy lân phiến ngũ thải, nhỏ xuống chất nhầy đục vàng vô thanh vô tức rơi xuống đầu "Trường Tụy".

Cạch!

Móng vuốt nắm chặt, toàn bộ thể xác "Trường Tụy" như lưu ly bị ngã ngược, ầm vang vỡ nát!

Khí tức của hắn ta lập tức biến mất khỏi phương thiên địa này.

"Trường Tụy" vẫn lạc!

1077 chữ

Chương 3147: Lai giống (3)

Tình cảnh này vô cùng mau lẹ như ánh chớp, "Thế Vị" và "Phi Vinh" căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái móng vuốt lẫn phiến ngũ thải, chất nhầy đục vàng kia lại rơi xuống đầu "Phi Vinh".

Cạch!

Cũng phát ra một tiếng vang giòn như vừa rồi, "Phi Vinh" như tượng băng đổ sụp, trong nháy mắt hóa thành vô số vụn băng ầm vang tứ tán.

"Phi Vinh" vẫn lạc!

Cùng lúc đó, lưỡi dài đâm xuyên qua thể xác "Tử Tắc" như là côn trùng có cánh dính vào trụ, quấn lấy thể xác "Tử Tắc", trong chớp mắt thu hồi. Một cái miệng lớn mọc đầy răng nanh, cuốn cả lưỡi dài và "Tử Tắc" vào trong bụng!

Cự tích chiếm cứ hư không, hoàn mỹ hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh như không khí, chỉ có lúc ăn uống mới có thể thấy được một chút sơ hở, hắn ta mắt dọc lạnh lẽo, khí tức cường đại, rõ ràng là một vị Tiên Quan chưởng đạo!

Trong chốc lát, vừa nãy bốn người còn hoàn hảo không chút tổn hại, trực tiếp vẫn lạc ba vị! Lúc này, cái cự trảo lân phiến ngũ thải kia im hơi lặng tiếng giáng lâm, đập xuống trên đầu "Thế Vị".

Cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng trộn lẫn khí tức tử vong mãnh liệt như sóng to gió lớn, trong nháy mắt bao phủ cả người "Thế Vị".

Nhưng ngay lúc hắn ta cho rằng mình sắp theo đồng bạn gót, vẫn lạc ngay tại đây, một luồng lực lượng cường đại vô song như hồng thủy vỡ đê, ầm vang tràn vào thể xác!

Phốc...

Trong tiếng động trầm đục, cái cự trảo lân phiến ngũ thải kia nắm chặt, máu tươi rò rỉ, dọc theo lợi trảo nhỏ xuống trời cao.

"Thế Vị" lại đã xuất hiện ở chỗ cực kỳ xa xôi, hắn ta thiếu nửa bên thể xác, trong máu thịt thảm không nỡ nhìn có xương cốt trắng đục và nội tạng tím nhạt đón gió rêu rao, bay lả tả như mưa, lại mạo hiểm nhặt về một mạng!

Là vị "Tướng Huyền" tiên tổ (Tẩy Tiên) kia!

Ba người "Tử Tắc", "Phi Vinh" và "Trường Tụy" vẫn lạc, tiên vị và pháp tắc của "Tử Tắc", pháp tắc của "Phi Vinh", pháp tắc của "Trường Tụy"... Cùng ban thưởng quan mà Nhân Vương đưa cho ba người đều tẩy luyện lên người hắn ta trong chớp mắt vừa rồi!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiên lực trong cơ thể "Thế Vị" phun trào, thương thế trên dưới cả người lập tức rút lui, khôi phục dọc theo vết tích bị thương vừa rồi.

Đây là pháp tắc của Bùi Lăng, "Nghịch".

Cùng lúc đó, hai tên tiên nhân ngoại tộc vừa tập kích bốn người bọn họ đều bị cường giả một phương nhân tộc để mắt tới...

Nơi nào đó trên chiến trường.

"Họa" hóa thân u ảnh, dựa vào tiên thuật, vượt qua khe hở lúc pháp tắc giao phong vỡ vụn, nhanh chóng chạy tới Kiến Mộc.

Nhân tộc đã bắt đầu trảm Kiến Mộc, Bùi Lăng lại không rõ tung tích...

Bàn Nhai giới hậu thế không có Kiến Mộc, trận chiến này nhân tộc tất thắng!

Nhất định phải leo lên Kiến Mộc thành tiên trước khi Kiến Mộc bị trảm!

Mặc dù trên người nó có thủ đoạn Tố Chân Thiên, tạm thời đạt đến cảnh giới tiên nhân nhưng chiến trường rộng lớn như này hỗn loạn không chịu nổi, là trận chiến hồng hoang chân chính!

Tán tiên, chính tiên, Tiên Quan chưởng đạo, liếc nhìn lại đại dương mênh mông vô cực, căn bản đếm không hết!

Chứ đừng nói đến nó chỉ là tiên nhân tạm thời, ngay cả tiên nhân chân chính cũng như thuyền con vào biển, bấp bệnh trên chiến trường hiện tại!

Thật không biết vì sao ván cờ lần này vốn nên là đại cát, bây giờ lại hung hiểm như này!

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai "Họa": "Họa, Họa, Họa...

Giọng nói này lạnh băng hờ hững rất quen thuộc, "Họa" lập tức kịp phản ứng là giọng của "Vong"!

"Vong" còn chưa vẫn lạc?

Đúng... Pháp tắc của "Vong" là "Tử vong"!

Dù cho ở nơi nguy hiểm như hồng hoang, đối phương cũng không nên tuỳ tiện vẫn lạc như kia.

Nghĩ tới đây, "Họa" đang muốn trả lời, nhưng dù sao vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Ngay lúc nó sắp há miệng, giọng nói kia đột nhiên bị cắt đứt, dường như sự tồn tại vừa kêu gọi nó đã gặp được địch thủ.

"Họa" đột nhiên tỉnh táo lại, vừa rồi có nhân tộc ra tay với nó!

Nhưng không đợi nó tiếp tục suy nghĩ, một đạo trường thương to lớn như rồng như sấm quét ngang hư không, đột nhiên nện xuống nó!

Thế giới vực ngoại.

Thiên địa ảm đạm, núi đá từng đống không có một ngọn cỏ.

Trong tình cảnh hoang vu thê lương, ánh sáng linh thạch và thiên tài địa bảo chiếu rọi lẫn nhau, chiếu sáng một góc thiên địa.

Tài nguyên khó mà tính toán xếp như núi, chen chúc Bùi Lăng trong đó.

Trong hư không, vẻ mặt Đương Khang ngang ngược, bốn chiếc răng nanh đều rét lạnh như đao, lóe ra vẻ sáng bóng khiếp người: "Đây là vinh hạnh vô thượng của huyết thực các ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta đang muốn ra tay, chợt thấy phần bụng đau đớn một hồi, bụng hắn ta vốn vô cùng to béo lại bành trướng thêm nữa.

Trong nháy mắt, bụng Đương Khang tăng vọt, dường như trong chớp mắt bị nhét một ngọn núi nguy nga vào bên trong!

Đau nhức khó có thể chịu được lại xen lẫn một tia vui sướng không nói rõ được, không hiểu sao tràn ngập trong lòng Đương Khang.

Cùng lúc đó, tiên lực, pháp tắc, lực lượng... Trong cơ thể hắn ta như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn chảy vào trong bụng.

Là tiên chức của nhân tộc này!

Đương Khang lập tức kịp phản ứng, khí tức quanh người ầm vang bộc phát.

1081 chữ

Chương 3148: Kết cục chúng sinh!

Nhưng hắn ta vừa dùng lực, bụng đã bị một luồng lực lượng cực lớn no bạo, trong tiếng động trầm đục, từng kẽ nứt như mạng nhện xuất hiện trên bụng hắn ta.

Ngay sau đó, "Đương Khang" không kịp phát ra tiếng gì, theo vô số tiếng kêu to non nớt, lít nha lít nhít tiểu Đương Khang đạp trên dòng máu cuồn cuộn vui sướng tuôn ra, số lượng rất nhiều, nhiều vô số kể, trong chốc lát lại có khí thế trùng trùng điệp điệp!

Những tiểu Đương Khang này không khác Đương Khang chút nào, nhưng hình thể hay khí tức đều nhỏ yếu hơn rất nhiều.

Giữa bọn chúng, khí tức mạnh yếu cao thấp không đều, mỗi một đầu đều chiếm cứ một đầu pháp tắc của Đương Khang.

Trên núi đá, Bùi Lăng đứng chắp tay, từ tốn nói: "Bản tọa đã lai giống cho ngươi, không cần cảm tạ!"

Đây là tiên chức, "Sinh sôi"

Sau khi trở thành Kim Tiên, hiện tại Bùi Lăng nắm giữ bốn phần tiên chức, thứ nhất là "Ban ngày"; thứ hai là "Mưa xuống"; thứ ba là "Diệt thế"; thứ tư là "Sinh sôi".

Tiên chức "Ban ngày" là hắn tập hợp đủ mười mặt trời đoạt được.

"Mưa xuống" lấy từ Long Hậu.

"Diệt thế" và "Sinh sôi" là thu hoạch của hắn ở trong tiên mộng Vĩnh Dạ hoang mạc.

Mặc dù trước đây không lâu "Luân Hồi" tổ sư từng nhắc nhở hắn, để hắn đừng tham gia vào trận chiến này.

Nhưng đối mặt với ngoại tộc cũng thuộc về cấp độ Kim Tiên, hắn không thể có chút chủ quan nào!

Vì để tránh ảnh hưởng đến đại kế của tiên tổ, hiện tại nhiều lắm là hắn giữ lại cho Đương Khang này một mạng, tặng cho tiên tổ nhân tộc giết.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vung tay, trong tay áo sinh ra một luồng lực hút cường đại, muốn thu hồi tất cả linh thạch, đan dược, đồ vật, vật liệu... Tản mát quanh mình.

Vèo vèo vèo...

Ngay sau đó, bốn phía cát bay đá chạy, vô số nham thạch, bụi mù, bùn đất bay lên không, hóa thành dòng vẫn đục cuồn cuộn bị Bùi Lăng hút vào trong tay áo.

Nhưng linh thạch, đan dược, đồ vật, vật liệu... Xếp như núi xung quanh nó lại không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ phản ứng gì.

Bùi Lăng phát hiện điều không đúng, chợt phát hiện tất cả linh thạch, đan dược, đồ vật và vật liệu... Đều sinh ra từng tia từng sợi rễ cây tươi non, chui vào lòng đất, kết nối chặt chẽ với mặt đất của phương thế giới này.

Lít nha lít nhít rễ cây giăng khắp nơi như một tấm lưới to lớn, lan tràn ra bốn phương tám hướng, điên cuồng hấp thu linh cơ từ thiên địa của phương thế giới này! Phương thế giới này thiếu thốn linh khí, đến mức phía trên núi đá không có một ngọn cỏ.

Hiện tại chỉ trong một tích tắc, linh cơ của toàn bộ thế giới đã bị rút lấy không còn!

Tất cả linh thạch, đan dược, đồ vật, vật liệu... Đều sinh trưởng về phía Bùi Lăng.

Rễ cây khó mà tính toán vung vẩy bốc lên như lưới, như muốn hoàn toàn bao phủ hắn. Không có linh cơ thiên địa, thân thể Kim Tiên của hắn là chất dinh dưỡng tốt nhất trong phương thế giới này!

Trắng đục phun trào, rào rạt như sóng, như muốn mưa như trút nước xuống, sắc mặt Bùi Lăng lại không thay đổi chút nào, sau lưng hắn từ từ bay lên mười vòng mặt trời huy hoàng, mỗi một vòng mặt trời đều sáng ngời rực rỡ, bên trong nghỉ lại một đầu Kim Ô khí tức bạo ngược, bá đạo, ý nóng bỏng gieo rắc cả mặt đất, Đại Nhật chân hỏa cuồn cuộn giáng xuống, nơi đi qua hư không vặn vẹo như không chịu nổi chân hỏa thiêu đốt. Ngay lúc linh thạch, đan dược, đồ vật, vật liệu... Điên cuồng sinh trưởng, trong phút chốc đã hôi phi yên diệt dưới Đại Nhật chân hỏa, hóa thành bụi cháo bay lả tả! Nhưng ngay lúc này Bùi Lăng đã nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn dưới chân mình.

Chỉ thấy hai chân mình cũng sinh ra một vòng rễ cây trắng đục như những linh thạch, đan dược, đồ vật, vật liệu... Đâm thật sâu vào mặt đất!

Hắn cảm thấy tiên lực trong cơ thể như vỡ đê, tiêu hao trên diện rộng.

Trên mặt đất xung quanh lại sinh trưởng ra từng bóng dáng huyền bào, đều khí tức hoàn mỹ, vẻ mặt trầm tĩnh, không khác hắn chút nào!

Đại Nhật chân hỏa tung hoành hư không, chảy xiết bành trướng, có năng lực thiêu đốt vạn vật, nhưng Bùi Lăng lại không sợ những thứ mọc ra từ trong đất chút nào!

Tiên chức "Gieo hạt".

Tiên chức "Bội thu"

Trong cái bụng to lớn của Đương Khang vẫn có Tiểu Đương Khang liên tục không ngừng đạp trên dòng máu chui ra từ kẽ nứt.

Sinh dục đến tận đây không ngừng, nhưng dù sao hắn ta cũng là Kim Tiên, chỉ trong chớp mắt Bùi Lăng ra tay, cũng đã ra tay!

Cùng lúc đó, tất cả Tiểu Đương Khang sinh ra từ trong bụng Đương Khang vừa rơi xuống đất, lập tức chui vào mặt đất, đi sâu đến lòng đất dọc theo từng túm rễ cây.

Dường như từng viên hạt giống hình dạng Đương Khang bị trồng trên mặt đất, không cách nào động đậy. Khó khăn lắm Đương Khang mới ổn định lại tiên lực, pháp tắc, lực lượng... Không ngừng bị xói mòn! Ngay sau đó, rất nhiều Bùi Lăng mọc ra từ trong đất, từng cái cắt rễ cây dưới chân, lơ lửng giữa không trung.

Sau đó, tất cả những Bùi Lăng bị trồng ra cùng nhau quay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bùi Lăng chân chính.

Tiên chức "Thành thục".

Ngay sau đó, tất cả sản phẩm Bùi Lăng từ mặt đất phát ra từng đạo đao khí huyết sắc như sông dài cuốn ngược, mang theo tiếng phong lôi chém về phía Bùi Lăng chân chính!

Xoạt xoạt xoạt...

1097 chữ

Chương 3149: Kết cục chúng sinh! (2)

Lưỡi đao nhẹ nhàng phá không, huyết sắc bốc lên bành trướng như biển máu cuồn cuộn, dấy lên sóng lớn ngập trời như muốn thôn phệ toàn bộ phương thiên địa này!

Ngay lúc những đạo khí này trào lên như điện sắp trảm trúng Bùi Lăng, Bùi Lăng cũng đưa ngón tay thành đạo, nhẹ nhàng chém về phía trước...

Xoat...

Oanh! !!

Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, hư không vỡ nát, gió bão đen nhánh hỗn độn sinh ra khắp nơi, mặt đất nứt nẻ vô số như vết rách mạng nhện, từ trời xuống đất không một tấc nào may mắn thoát khỏi!

Trong sự vỡ nát vô cùng kinh khủng, tất cả đao khí chém về phía Bùi Lăng đều bị chôn vùi.

Đao ý cao ngất tản khắp bốn phương. Toàn bộ phương thế giới này đổ sụp từng tiếng, cẩn thận nhìn lại cát bụi mịt mù, dung nham rò rỉ, một vết đao to lớn, sắc bén, bá đạo, lạnh lẽo đâm xuyên qua toàn bộ bầu trời và mặt đất, chém phương càn khôn này thành hai!

Đương Khang còn đang sinh dưỡng, cũng không nghiêng lệch bị trảm làm hai mảnh từ đầu tới đuôi.

Máu tươi trộn lẫn nội tạng, xương cốt chảy xuôi đầy đất, thấm ướt vô số bùn cát và nham thạch.

Mùi máu tanh bùng lên, theo khí nóng bừng bừng xông lên trời không!

Oanh!

Hai chân Bùi Lăng đột nhiên dùng sức, trực tiếp đạp nát mặt đất, cứ thế kéo đứt toàn bộ rễ cây sinh ra trên chân, bay lên bầu trời.

Tạch tạch tạch ken két...

Ngay sau đó, tiếng vỡ nát không chịu nổi tiếp nhận liên tiếp vang lên.

Vết rách to lớn như mạng nhện kéo dài cả vùng.

Dung nham dâng trào như suối, chảy xuôi khắp nơi, khí lưu hoàng nhét đầy thế giới, cát bụi bay lả tả như vĩnh viễn không có điểm dừng.

Trong nháy mắt, cả vùng bắt đầu đổ sụp, hủy diệt.

Lại là một đạo đao khí huyết sắc hiện ra trong hư không, chém ngang ra!

Đao khí vừa hiện ra, âm ảnh to lớn bao phủ toàn bộ thế giới.

Khí tức giết chóc dày đặc như thực chất, như uy áp vô hình ầm vang rơi xuống phía dưới.

Tất cả những Bùi Lăng mọc ra từ mặt đất đều bị một đao trảm diệt.

Trong chớp mắt, phương thế giới này chỉ còn một mình Bùi Lăng!

Dứt khoát lưu loát kết thúc chiến đấu, hắn không do dự chút nào cung kính hỏi: "Trọng Minh tiền bối, đệ tử bị vây ở một thế giới lạ lẫm, phải làm thế nào rời đi?"

Hiện tại hắn muốn trở lại hồng hoang cũng có hai thủ đoạn, thứ nhất là trực tiếp sử dụng hệ thống uỷ thác; thứ hai là thỉnh giáo tiên tổ nhân tộc!

Việc trảm Kiến Mộc liên quan đến tiền đồ khí số cả tộc, chư vị tiên tổ nhân tộc mưu đồ đã lâu.

Đối với tiên chức Kiến Mộc, chắc chắn có chuẩn bị thủ đoạn tương ứng!

Trong tình huống này, nếu hắn dùng hệ thống uỷ thác... Công pháp bình thường, vật liệu thuật pháp quá mức bình thường, hệ thống chưa chắc đã đưa hắn về đến thế giới cũ.

[Lục Dục Bí Điển), [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cũng có thể, nhưng hắn cũng không thể làm loạn với đám người "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi" trong đại chiến hồng hoang, ngay trước mặt nhân tộc và vạn tộc!

Về phần [Chú Khí Thuật], [Luyện đan thuật] khác... Dù về thế giới cũ, thời gian ủy thác những thủ đoạn này quá dài, lại không liên quan đến việc leo lên Kiến Mộc, lúc uỷ thác kết thúc, biết đâu Kiến Mộc đã bị chém!

Bởi vậy, hiện tại hắn ưu tiên lựa chọn cách trực tiếp thỉnh giáo tiên tổ nhân tộc.

Bây giờ không có cách khác, lại nghĩ đến việc sử dụng hệ thống...

Chờ giây lát, một giọng nói trầm thấp quen thuộc xuyên qua cách trở trùng điệp, vô số thế giới truyền vào trong tại Bùi Lăng.

"Chư thiên vạn giới đều kết nối với Kiến Mộc, tìm Kiến Mộc là được!"

"Ngoài ra, Kiến Mộc sẽ không đưa chúng ta tiến vào giới thiên, vị trí hiện tại của chúng ta đều là hạ giới khác. "Đã là hạ giới sẽ có sinh tử, có chết, có U Minh!"

"Nếu ngươi có Đại Nhật chân hỏa, cũng có thể mượn đường đi của U Minh!"

"Cuối cùng, đừng thử thành Vương ở tiểu giới pháp tắc không được đầy đủ, không có Bản nguyên!"

Tìm Kiến Mộc...

Vào U Minh...

Bùi Lăng hơi trầm ngâm, mặc dù phương thế giới này không thể so với hồng hoang, nhưng so với Bàn Nhai giới hậu thế lại lớn hơn rất nhiều.

Tìm kiếm Kiến Mộc ở chỗ này cần thời gian!

Hơn nữa, còn phải cân nhắc tình huống Kiến Mộc lại ra tay, đưa hắn vào hạ giới khác!

So sánh ra, mượn đường từ U Minh chắc chắn càng nhanh hơn.

Nhưng trước đây không lâu, hắn cứu "Họa" từ U Minh, đã bị U Minh chi chủ để mắt tới...

Đang do dự, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi lại vang lên trong đầu hắn: "Luân Hồi tháp Trường Tụy vẫn lạc!"

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, nhưng không đợi hắn có phản ứng, Kế Sương Nhi lại nói tiếp: "Luân Hồi tháp Phi Vinh vẫn lạc!"

"Yến Tê thành Tử Tắc vẫn lạc!"

Trong chớp mắt ngắn ngủi, Bùi Lăng có thể cảm ứng được ba quân cờ lần lượt vẫn lạc!

Hắn hít sâu một hơi, lúc này không do dự nữa.

Đi đường nhanh nhất!

Nếu không, chỉ sợ không đợi hắn trở lại chiến trường ban đầu, ngoại trừ hắn tất cả quân cờ đều không còn tồn tại!

Bùi Lăng lập tức cụp mắt, nhìn về phía hư không trước mặt.

Sâu trong mắt hắn có ngọn lửa vàng ròng chầm chậm bốc lên, Đại Nhật chân hỏa cô đọng như thực chất lập tức tản ra đầy mắt, chiếu rọi đôi mắt thành một mảnh thuần kim.

Trong hư không, một con đường cực kỳ nhạt nhẽo như sẽ biến mất tùy thời tùy chỗ lặng yên xuất hiện...

1103 chữ

Chương 3150: Kết cục chúng sinh! (3)

Đây là U ĐỒ!

Cũng là lối vào U Minh!

Cái gọi là "Bất Quy" lộ, người sống đi vào bên trong cần đi ngược, mới có thể không mất đường về...

Chỉ có điều, đó là quy tắc mà người sống bình thường cần tuân thủ.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng không hề có ý quay người đi ngược, trực tiếp nhanh chân đi thẳng vào trong U Minh!

Ngay chớp mắt hắn bước vào U Đồ, đường đi nhạt nhẽo và cả bóng dáng Bùi Lăng đã biến mất ở phương thế giới này.

Một chút tử khí do U Đồ tiêu tán ra cũng tan thành mây khói, dường như tình cảnh vừa rồi là huyễn ảnh. Bụi bặm bay lên đầy trời, mặt đất nứt nẻ, dòng nham thạch trôi bốn phương, lưu huỳnh hừng hực thấm vào mỗi một tấc thiên địa, hoang vu, tĩnh mịch, tàn tạ, suy bại... Như tận thế.

Trong tối tăm mờ mịt, màu sắc tươi đẹp duy nhất là máu tươi lấy Đương Khang làm trung tâm chảy xuôi như đại dương mênh mông.

Thời gian chậm rãi trôi qua, thương thế của Đương Khang bị đánh thành hai mảnh khép lại từng chút một. Hai mảnh thể xác tự khép lại, ngay sau đó tiếng xôn xao nổi lên xung quanh, nội tạng và xương cốt bắt đầu nối liền, khỏi hẳn, máu tươi và tiên lực lại chảy xuôi trong bộ thân thể này.

Đương Khang khôi phục càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt khí tức đã không khác lúc toàn thịnh chút nào, hắn ta choàng mở hai mắt, trong mắt có lệ khí lưu chuyển, ánh sáng hung dữ bắn ra bốn phía!

Hắn ta là Kim Tiền!

Là một bộ phận của thiên đạo, bất hủ bất phôi, tuyên cổ trường tồn, không cách nào bị giết, bất tử bất diệt!

Thể xác hoàn toàn khôi phục, Đương Khang lập tức nhìn về phía trước, thấy tên nhân tộc có mấy phần tư sắc kia đã sớm không thấy tăm hơi...

Rong! !!

Toàn bộ thế giới vang lên một tiếng gào thét giận dữ.

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi nguy nga gốc tùng thẳng đứng, gió dài lạnh lẽo.

"Cựu" cầm cờ đen trong tay, không hề nhúc nhích.

Từng vị Đại Thừa đứng xung quanh bàn cờ trước mặt hắn ta, nín thở tập trung, nhìn không chuyển mắt.

Có một đoạn thời gian không có quân cờ bị ăn, lúc này bầu không khí khá nhẹ nhàng.

Lúc hương tùng tản khắp, có lá rừng rơi xuống như mưa rào.

Lúc này, cánh tay "Cựu" đột nhiên hạ xuống bàn cờ trước mặt!

Trong nháy mắt, đôi mắt tất cả Đại Thừa lộ ra tia sáng, nhìn chằm chằm mỗi một hành động của hắn ta!

Cộc!

Cờ đen hạ xuống bàn cờ, trực tiếp chặn đứng đường đi của ba quân cờ trắng, trong nháy mắt biến mất phía trên bàn cờ.

Đại Thừa xung quanh đều thay đổi sắc mặt.

Một phát đã có ba vị Đại Thừa vẫn lạc, chắc chắn trong ván cờ đã xảy ra chuyện lớn.

Nhưng không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, "Cựu" ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bàn cờ, vô cùng lạnh lẽo nói:

"Đến ngươi!"

Vừa nói xong lời này, đông đảo Đại Thừa lấy lại tinh thần.

Trọng Minh tông Anh Nanh giọng điệu buồn bã nói: "Người vào ván cờ trước đó là bên thánh đạo ta"

"Lần này đến lượt ngụy đạo các ngươi!"

Đại Thừa bên chính đạo đều cau mày nhưng cũng không nói thêm gì nữa, đây là quy tắc đã định ra trước đó. Thế là, Cửu Nghi sơn "Điều Châu" lập tức ra khỏi hàng, bình tĩnh nói: "Lần này cần ba người vào ván cờ"

"Ta chiếm một chỗ Nói xong, hắn ta đi thẳng đến bên cạnh bàn cờ, không chút do dự cầm lấy một quân cờ trắng, hạ xuống bàn cờ.

Cộc!

Trong nháy mắt cờ trắng hạ xuống, bóng dáng "Điều Châu" lặng yên biến mất.

"Cựu" lại lấy ra một quân cờ đen, nhanh chóng đặt xuống bàn cờ.

Bên trên bàn cờ đen trắng đan xen, không có cờ trắng bị ăn nữa.

Lại đến lượt bên trắng hạ cờ!

"Anh Nang" và đám Đại Thừa ma đạo lẳng lặng chờ đợi, sau đó Hàn Ảm Kiếm tông "Hoành Thu" ra khỏi hàng, hắn ta không nói nhảm bất kỳ điều gì đi thẳng đến bên cạnh bàn cờ, cầm một quân cờ trắng từ trong hộp cờ, cũng đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Cờ trắng hạ xuống, "Hoành Thu" biến mất.

"Cựu" lại đặt xuống một quân cờ đen, vẫn không có cờ trắng bị ăn, ván cờ lại đến lượt phe trắng hạ cờ.

Lần này, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, nghê thường bay múa, Tố Chân Thiên "Xước Dụ" ra khỏi hàng, nàng cũng không nói gì giống "Hoành Thu", đi thẳng đến bên cạnh bàn cờ, dứt khoát hạ cờ.

Làn váy khẽ lay động, bóng dáng "Xước Dụ" nhòe đi...

U Minh. Trên dưới bốn phương ảm đạm dày đặc, cảm giác lạnh lẽo gai người gào thét ra từ nơi sâu.

Sương mù xám xịt, tràn ngập tử ý vô cùng dày đặc, tản ra khắp nơi.

Một bóng dáng huyền bào khí tức hoàn mỹ không một tỳ vết đột nhiên xuất hiện.

Vừa bước vào U Minh, Bùi Lăng đã phát hiện một ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, uy áp, tử ý nhìn đến từ trong bóng tối cực kỳ xa xôi, trong nháy mắt đã khóa chặt mình!

Ánh mắt kia khủng bố lạnh lẽo, nơi đi qua tử khí gào thét bao phủ như triều lên, toàn bộ "Bất Quy" lộ đều run rẩy như không thể tiếp nhận.

Ý lạnh như có thể đông kết hồn phách tung hoành tàn phá bừa bãi, có tuyết đen to lớn ngưng kết ra từ trong hư vô, lộn xộn bay đầy trời.

Sức mạnh cực lớn cuồn cuộn che phủ.

Là U Minh chi chủ!

Dãy núi lồng lộng, cốc vắng u nhiên.

Có tiên nhân áo bào trắng ngồi một mình bên bàn đá, bàn cờ trước mặt yên tĩnh, trên đó trắng đen rõ ràng, chém giết hừng hực.

Đột nhiên, "Vị" đưa tay hạ xuống một quân cờ trắng.

Một bóng dáng áo bào xanh giày đen, cầm sáo trúc trong tay lặng yên xuất hiện đối diện hắn ta.

1092 chữ

Chương 3151: Kết cục chúng sinh! (4)

Khí tức của bóng dáng kia thanh đạm xuất trần, mặt mày giãn ra như vui như mừng, không có chút lo lắng nào như ẩn sĩ tránh xa hồng trần thế ngoại, chính là "Điều Châu".

Ngay sau đó, phía trên bàn cờ lập tức hạ xuống một quân cờ đen.

"Vị" nhẹ vung ống tay áo, lại đặt xuống một quân cờ trắng.

Quanh người quanh quẩn kiếm ý lạnh thấu xương, "Hoành Thu" đã xuất hiện!

Cờ đen lại rơi.

Cờ trắng cũng xuống.

Một bộ váy hoa mỹ lặng yên hiện ra, "Xước Dụ" tóc mây từng đống, trâm vòng tươi đẹp cũng xuất hiện bên cạnh bàn cờ.

Ba người vừa tiến vào nơi đây, linh cơ dã man, không bị trói buộc, tùy ý đặc hữu thuộc về hồng hoang lập tức đập vào mặt!

Sông rộng cuồn cuộn trôi qua, thế nước to lớn lao nhanh gào thét. Thiên tài địa bảo đầy trên mặt đất, khí tức đắng chát tản khắp. Quỳnh nhánh đan xen, linh quả từng đống, trong tầm mắt phồn hoa vô tận.

Ba người nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, đang cảnh giác đánh giá cảnh vật xung quanh, "Vị" chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba người, tiếng nói mờ mịt: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!" Nghe vậy, ba người lấy lại tinh thần, không do dự chút nào nhao nhao thi triển độn pháp chạy ra ngoài cốc.

Trong lúc phi độn, sắc mặt "Điều Châu" nghiêm nghị, truyền âm nói: "Vừa rời cốc này, tốt nhất ba người chúng ta hãy chia ra hành động!"

"Hoành Thu" và "Xước Dụ" gật đầu, trước đó có mấy lần Đại Thừa vẫn lạc trong ván cờ, mỗi lần đều là một người.

Dường như đám người Bùi Lăng đã đứng vững gót chân trong ván cờ.

Nhưng lần này... Trong chớp mắt đã vẫn lạc ba người!

Mặc kệ rốt cuộc trong ván cờ đã xảy ra chuyện gì, vào ván cờ ở thời điểm này chắc chắn cực kỳ hung hiểm!

Cái gọi là chia ra hành động là vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp toàn quân bị diệt...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Xước Dụ" truyền âm nói: "Sau khi rời cốc, dù bình yên vô sự cũng phải nhanh chóng thu thập tin tức trong đoạn năm tháng này "Hiện tại trong tất cả người vào ván cờ, chỉ có Bùi Lăng tuyệt đối không có việc gì!"

"Chắc chắn hắn biết nhiều manh mối nhất!"

"Hoành Thu" ngắn gọn nói: "Vừa rời khỏi thung lũng, lập tức niệm nói tên thật Bùi Lăng!"

Trong lúc ba người trò chuyện đã đi đến cửa cốc.

Nhìn qua cảnh tượng cành lá mạnh mẽ, cỏ cây phồn thịnh bên ngoài cốc, bọn họ đều im lặng, nhao nhao tập trung ý chí. Trong chốc lát ở cửa cốc có ánh sáng lấp lánh nhao nhao, lại là ba người liên tục thi triển đủ loại thủ đoạn phòng ngự, kích phát pháp bảo, phù lục và đủ loại át chủ bài, chuẩn bị tử chiến bất cứ lúc nào!

Xác nhận chuẩn bị không sai sót, ba người nhìn nhau một chút, không tiếp tục trì hoãn nữa, hóa thành ba đạo huyền quang chạy ra ngoài cốc.

Vèo!

Trong nháy mắt bọn họ thoát khỏi thung lũng, vừa muốn phân tán đi đã thấy quanh mình huyết sắc cuồn cuộn, bạch cốt khó mà tính toán chìm nổi trong máu tươi, ngưng tụ thành một phương không gian thật lớn! Trong phương không gian này có một tòa bảo tọa huy hoàng lơ lửng, một bóng dáng cổn miện đầy đủ hết ngồi ngay thẳng trên đó, khí tức của hắn ta rộng lớn, có khí thế quang minh đường hoàng, quân lâm thiên hạ. Ở dưới bảo tọa, trên quảng trường như huyết hải bao la lại là người người nhốn nháo, phóng tầm mắt nhìn tới đều là nhân tộc trang phục khác nhau, có Đại Thừa, có tiên nhân nhiều vô số kể, khó mà tính toán. Ý hoàn mỹ tản khắp lưu chuyển, khí tức cao xa mờ mịt như thắt lưng gấm uốn lượn phiêu đãng. Những nhân tộc này có cả nam nữ già trẻ, khí tức công pháp khác biệt, điều duy nhất không khác nhau chút nào là ánh mắt bọn họ sáng rực, chiến ý dày đặc gần như thực chất!

Chỉ liếc mắt qua, con mắt ba người đều đau nhức, trong mắt chảy xuống huyết lệ cuồn cuộn, bên tai vù vù như nước thủy triều, trước mắt sao vàng bay loạn, vô cùng khó chịu!

Lại là tu vi của bọn họ không đủ, không cách nào nhìn thẳng tiên nhân.

Ngay lúc trong lòng ba người chấn động, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền vào trong tai bọn họ: "Tụng tên thật của ta, thăng quan tiến tước!"

Ba người đều khẽ giật mình, chưa hiểu rõ những lời này có ý gì đã thấy tất cả nhân tộc xung quanh cung kính hành lễ với sự tồn tại trên bảo tọa, đồng thanh tụng nói: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ" Tiếng nói vừa dứt, khí tức của tất cả nhân tộc lập tức tăng vọt!

Nhân tộc vốn là Đại Thừa kỳ, trực tiếp vượt qua cách biệt tiên phàm, thăng tiên ngay tại chỗ; nhân tộc đã là tiên, khí tức cũng cất cao một đoạn trở nên mạnh hơn.

Nhìn tình cảnh rộng lớn này, ba người nhanh chóng phản ứng lại, sau khi nhìn nhau đều không do dự chút nào, lập tức nói theo: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ"

Nói xong, khí tức ba người liên tục tăng lên, trong chớp mắt toàn bộ bọn họ cảm thấy tầng cách trở tiên phàm như lạch trời trong nơi tối tăm gào thét trôi qua!

Thọ nguyên và lực lượng của bọn họ đều tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới trước nay chưa từng có, mỗi một hành động, một cái nhăn mày một nụ cười đều không có chút sơ hở nào, hoàn mỹ không một tỳ vết.

Thành tiên!

1097 chữ

Chương 3152: Kết cục chúng sinh! (5)

Trong lòng ba người cực kỳ vui mừng, lập tức hiểu ra bọn họ, không, tất cả mọi người đã đến nơi có tiên nhân nhân tộc trấn giữ ở trong năm tháng hồng hoang!

Bây giờ số lượng tiên dân nhân tộc xung quanh như hằng hà sa số, không thể tính toán.

Hơn nữa tu vi của mỗi một vị tiên dân đều rất cao!

Lại thêm hiện tại bọn họ cũng có lực lượng tiên nhân...

Cho dù biết rõ Đại Thừa liên tiếp vẫn lạc trong ván cờ lần này nhất định có sự nguy hiểm cực lớn, lúc trong lòng ba người không tự chủ được dâng lên một cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt!

Vận khí không tệ.

Còn chưa leo lên Kiến Mộc đã có lực lượng tiên nhân...

Đang nghĩ ngợi, trong huyết sắc cuồn cuộn phía trước lại xuất hiện một cánh cửa ra vào nguy nga.

Tất cả nhân tộc đều đằng đằng sát khí lao vào trong cửa.

Ba người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy rất nhiều tiên dân đều mục tiêu rõ ràng độn về phía cửa ra vào, cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này, vội vàng đi theo sau lưng những nhân tộc khác...

Trong chốc lát, ba người thoát khỏi Huyết Phù Đồ, trước mắt rộng mở trong sáng!

Rầm rầm rầm...

Vừa xuất hiện trong thiên địa hồng hoang, tiếng vang vô cùng kịch liệt đã vang vọng trong tai.

Cự mộc lồng lộng nối liền trời đất, có đường lên trời như ẩn như hiện trong đó.

Linh cơ tràn trề bay lả tả xuống từ đám mây, chưa đến nửa đường, gió mạnh cuồn cuộn lan tràn đã chôn vùi nó.

Vô số thủ đoạn công phạt lui tới nhao nhao, tàn phá hư không!

Rất nhiều tiên nhân nhân tộc hoặc giáp trụ nhuốm máu, hoặc đao gãy lưỡi đao cong, hoặc váy gấm tung bay như chiến kỳ, hoặc thanh sam phần phật như Long... Như đại dương mênh mông phun trào, bành trướng trong mỗi một tấc thiên địa.

Người đang chém giết với bọn họ có đầu thú thân người, có để lộ ra bản tướng, có tiên thực, có linh quáng hóa hình, có người đến từ U Minh, có hình thù kỳ quái...

Tiên nhân ngoại tộc khó mà tính toán hoặc dựa vào răng nhọn móng sắc, hoặc dựa vào thần thông bản mệnh, hoặc dựa vào thiên phú huyết mạch... Ôn dịch, nguyền rủa, sát ý gào thét càn quét, tung hoành càn khôn! Ba người vừa xông ra theo, mấy tên tiên nhân nhân tộc đi phía trước vừa đi ra đã bị một đầu trâu tiên ngũ sắc hóa thành nguyên hình đụng bay ra ngoài, giữa không trung vẩy xuống huyết vũ nhao nhao, trong chớp mắt chui vào một mảnh gió bão hỗn độn biến mất không thấy gì nữa, không rõ sống chết. Tên trâu tiên ngũ sắc kia sừng thú lạnh lẽo, trong mắt trâu như chuông đồng vừa lộ ra vẻ đắc ý, trên đỉnh đầu hắn ta phát ra một tiếng rít gào, một thanh cự phủ như ngọn núi ầm vang rơi xuống, chặt đứt đầu của nó, máu trâu bắn tung toé như mưa to, mùi tanh ấm áp vẩy xuống khắp nơi...

Cảnh tượng như thế xảy ra ở khắp nơi trên chiến trường.

Chân cụt tay đứt, huyết nhục xương cốt như mưa tuyết bình thường, bay lả tả đầy trời.

Thỉnh thoảng có tiên nhân nhân tộc khí tức cường đại vẫn lạc, thỉnh thoảng lại có tiên nhân ngoại tộc khí tức kinh khủng mênh mông bị trảm.

Toàn bộ chiến trường như một nơi xay nghiền huyết nhục, từng chút một xay nghiền đạo thể và thần hồn của hai bên giao chiến.

Tiên nhân cũng chỉ là một binh sĩ bình thường!

Ba người đều bắt nguồn từ bé nhỏ, bắt đầu nhập đạo từ phàm nhân, từng bước một tu luyện tới Đại Thừa, trong năm tháng đã sớm thấy vô số sóng to gió lớn, tâm tính cực tốt.

Nhưng lúc này nhìn tình cảnh trước mắt vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trong chốc lát đầu óc trống không!

Sau sự thất thần ngắn ngủi, ba người nhanh chóng kịp phản ứng, đây là đại chiến hồng hoang?

Đại chiến hồng hoang đã bắt đầu?

Bọn họ vừa tiến vào ván cờ đã trực tiếp xuất hiện trên chiến trường đại chiến hồng hoang?

Vô số nghi ngờ như thủy triều bốc lên, quanh đi quẩn lại đảo quanh trong đầu bọn họ.

Nhưng không đợi bọn họ hiểu rõ ràng tình huống cụ thể, một cái miệng to như chậu máu răng nhọn dày đặc, hiện ra ánh sáng lạnh yếu ớt đột nhiên xuất hiện sau lưng ba người, hung hăng cắn một cái!

Cạch!

Cái miệng to như chậu máu khép kín, máu tươi ồ ạt chậm rãi chảy xuôi xuống từ hàm răng như lưỡi đao của hắn ta.

Toàn bộ thể xác phía bên phải của Cửu Nghi sơn "Điều Châu" máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, trong máu tươi dâng trào có xương cốt trắng đục lộ ra.

Cánh tay phải của hắn ta biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy xuất hiện trong hư không phía xa.

Toàn bộ thể xác bên trái của Tố Chân Thiên "Xước Du" lại là máu tươi chảy dài, cặn xương rì rào, cánh tay trái bị cưỡng ép xé rách, khí tức chợt hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch vội vàng thoát ra một khoảng cách.

"Hụ khụ khụ khụ.." Trong tiếng ho khan kịch liệt, Hàn Ảm Kiếm tông "Hoành Thu" đưa tay che miệng, giữa ngón tay có máu tươi không ngừng chảy ra như hồng thủy vỡ đê.

Hắn ta tay chân đầy đủ nhưng miệng vết thương phía sau lưng nhìn thấy mà giật mình, xương cốt đứt gãy lung tung lộn xộn, có thể thấy rõ ràng nội tạng đủ mọi màu sắc...

Vào thời khắc mấu chốt, ba người mạo hiểm tránh khỏi một kích trí mạng nhưng đều đã thân chịu trọng thương U Minh.

"Bất Quy" lộ.

Bùi Lăng huyền bào phần phật đứng chắp tay, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía chỗ sâu nhất ở cuối U Đồ.

U Minh chi chủ đã chú ý tới hắn!

1077 chữ

Chương 3153: Kết cục chúng sinh! (6)

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Tại hạ Bùi Lăng, là hảo hữu chí giao của "Yếm Khư" tiên tôn "Hôm nay có việc gấp muốn mượn đường từ U Minh"

"Kính xin U Minh chi chủ nể mặt Yếm Khư tiên tôn...

Lần trước hắn đến U Minh từng nhắc tên của "Ly La" tiên tôn.

Nhưng quỷ vật trong U Minh căn bản không có ý nương tay, vì vậy lần này lại đổi thành tên của "Yếm Khư" tiên tôn...

Nhưng còn chưa nói hết câu, khí tức tử vong đột nhiên bạo động!

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương gào thét cuồn cuộn, như đại dương mênh mông bành trướng, khí thế hung hăng. Xung quanh có bông tuyết màu đen cuồn cuộn vô tận bay xuống, dường như toàn bộ thế giới suy tàn. U Đồ, hư không, tử khí...

Tất cả mọi thứ đều trở nên hư ảo mơ hồ, ầm vang nhạt lại, cũng không cách nào tồn tại, sắp sụp đổ!

Ánh mắt Bùi Lăng ngưng tụ, một đạo đao khí huyết sắc lập tức hiện ra, ngăn ở khoảng không trước người hắn. Keng! !!

Trong tiếng kim thiết va chạm dữ dội, cảnh tượng xung quanh trở nên rõ ràng rắn chắc.

Một cái huyết trảo dính đầy vết máu nhô ra từ trong tử khí nặng nề, về thẳng xuống đầu Bùi Lăng, vừa lúc bị đao khí huyết sắc ngăn trở.

Giữa không trung, một đôi mắt dọc đỏ hồng lạnh băng sâm nhiên.

Hắn ta khổng lồ uốn lượn, vảy dài dày đặc, cặp sừng sắc bén trên đỉnh đầu đều lóe ra tia sáng lạnh như lưỡi đao. Loại rắn cũng là loại Long xếp cửu khúc, quanh người có sương mù ảm đạm quanh quẩn như chướng như lện quanh quẩn như mây mù.

Thể xác to lớn uốn lượn, bao quanh một tòa cung điện to lớn hùng vĩ.

Bùi Lăng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chủ nhân của mắt dọc.

Trong chốc lát, một ý buồn ngủ vô cùng mãnh liệt bao phủ toàn bộ phương khu vực này!

Mắt dọc đỏ hồng treo cao giữa không trung không bị khống chế bắt đầu khép kín.

Nhưng ngay lúc đôi mắt sắp hoàn toàn nhắm lại, một cái miệng lớn mọc đầy răng nhọn mở ra, đầu lưỡi đỏ thẫm phun ra nuốt vào, tiếng nói u lãnh, ầm vang: "Yết kiến U Minh là quy về vĩnh tịch!"

"Nhân tộc, nơi đây là kết cục chúng sinh!"

"Cũng là nơi trở về của ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, mắt dọc "tung bay" sang bên cạnh, sương mù ảm đạm như núi mây biển sương sau người lặng yên tán đi, hiện ra một cánh cửa ra vào nguy nga.

Cánh cửa kia xếp từ độc lâu, nhìn chi tiết, ngàn vạn tộc quần đều ở trong đó!

Màu sắc trắng đục đặc biệt của di cốt trải qua thời gian chảy xuôi, sinh ra vết tích màu mực giăng khắp nơi, không biết là do bẩn hay vết máu trùng điệp lan tràn, trong hốc mắt đen ngòm có quỷ hỏa tung bay.

Trong hư không, bông tuyết đen nhánh cuồn cuộn rơi xuống!

Ở chỗ này, tử khí dày đặc như thực chất, cảm giác lạnh lẽo kinh khủng tản khắp bốn phương.

Cửa ra vào mở rộng, bên trong bóng tối vô ngần như có vô số quỷ quái lay động.

Ý tuyệt vọng cuồn cuộn ầm vang bắn ra.

Bùi Lăng nhướn mày, vừa rồi hắn dùng "Bản nguyên" đại đạo "Ngủ", vốn có thể khiến đối phương chìm vào ngủ say trong nháy mắt, nhưng nơi đây là U Minh, lực lượng chống cự "Bản nguyên" đại đạo ngoại lai của quỷ vật càng mạnh hơn tưởng tượng của hắn!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng chạy ra phía sau.

Tốc độ kia mau lẹ như điện, chỉ gần một tích tắc đã thoát ra mấy vạn dặm!

Chỉ có điều tốc độ của cánh cửa kia càng nhanh hơn hắn!

Cửa ra vào không ngừng phóng đại sau lưng Bùi Lăng, trong chớp mắt âm ảnh to lớn do nó tạo ra đã vượt qua thân hình Bùi Lăng, bao phủ toàn bộ phương khu vực này!

Ầm! !!

Cửa lớn ầm ầm đóng lại, Bùi Lăng đã đứng trong quảng điện hùng vĩ!

Quảng điện cao lớn, đỉnh điện như thẳng vào mây xanh.

Trong điện xương trụ che trời, nó thuần trắng sâm nhiên, đến đỉnh điện thì có cành lá um tùm đen nhánh như đêm, trùng điệp rủ xuống như màn đêm, rối tung như tuyết.

Hai bên cung điện có linh hoa hai màu đỏ trắng trùng điệp nở rộ, khí tức ngai ngái dày đặc nhét đầy khắp nơi. Cành lá mạnh mẽ phồn hoa như gấm, tuỳ tiện sinh trưởng trong mảnh cung điện lạnh băng tĩnh mịch này. Bùi Lăng quay đầu, đã thấy cửa ra vào nguy nga vừa rồi biến mất không thấy gì nữa.

Lúc này, trước sau hắn đều là hành lang giống nhau như đúc, xương trụ, cành lá đen nhánh, linh hoa đỏ trắng... Mênh mông vô bờ như không có điểm cuối.

Tự biết đã không còn đường lui, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, tâm niệm vừa động, Cửu Phách Đạo đã nằm trong tay.

Quanh người hắn có đao ý bừng bừng phấn chấn, mười vòng mặt trời huy hoàng ầm vang dâng lên sau lưng!

Ánh sáng vàng ròng của Đại Nhật chân hỏa như thủy ngân chảy xuôi, chỗ nào cũng có, chỉ một thoáng đã chiếu sáng toàn bộ cung điện!

Mười mặt trời nhô lên cao, vô cùng hừng hực.

Chân hỏa tản khắp trời cao, trong nháy mắt tất cả cành lá, linh hoa đều hôi phi yên diệt, hóa thành bụi mù lộn xộn, bay lả tả vô tận.

Chỉ có điều, dù hoa lá biến mất thì cả tòa quảng điện vẫn thờ ơ, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào! Ông!

Cửu Phách Đao tự phát vang lên như đang nhảy cẫng hoan hô.

Đây là lần đầu tiên đạo bản mệnh ra khỏi vỏ sau khi Bùi Lăng thành tiên!

Hắn một tay cầm đao, đi từng bước một về phía trước.

1078 chữ

Chương 3154: Chiến Tiên Vương!

Vừa đi tới, Bùi Lăng vừa tiếng nói lạnh băng vặn hỏi: "U Minh chi chủ, ngươi đã biết quan hệ của Bùi mỗ và Yếm Khư tiên tôn, bây giờ lại cố ý làm khó, chẳng lẽ muốn trở thành kẻ địch với Yếm Khư tiên tôn?"

Tiếng nói vừa ra lại quanh quẩn trong toàn bộ quảng điện yên tĩnh.

Ngoại trừ cái đó ra lại không có bất kỳ tiếng động gì.

Thấy U Minh chi chủ vẫn không đáp lại, Bùi Lăng lại nhíu mày.

Quỷ vật trong U Minh giới không cho "Ly La" tiên tôn mặt mũi, U Minh chi chủ lại không cho "Yếm Khư" tiên tôn mặt mũi...

Chẳng phải toàn bộ U Minh giới đang muốn tạo phản hay sao? !

Trong lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng chợt dừng bước.

Ở cuối cùng hành lang do vô số xương trụ chen chúc tạo thành trước mặt hắn, có thềm son màu mực 99999 bậc, trên đó viết vô số vẫn triện huyết sắc như tai hoạ, như tử vong, như kiếp nạn, như nguyền rủa...

Trên đầu, vương tọa khổng lồ, vàng ròng và đỏ hồng phác hoạ ra hoa văn phức tạp.

Lúc này có một bóng dáng cao lớn đang ngồi ngay ngắn trên đó.

Trong lúc im hơi lặng tiếng, uy nghiêm trầm ổn như vực sâu như núi.

Dường như phát hiện Bùi Lăng đã đến, sự tồn tại trên bảo tọa chậm rãi cụp mắt, nhìn về phía hắn.

Trong chớp mắt bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, Bùi Lăng nhìn thấy mặt mũi của đối phương qua khe hở của châu xuyên.

Hắn ta huyền bào như đêm, khí tức nội liễm, khuôn mặt lại giống hắn như đúc!

U Minh chi chủ!

Trong thoáng chốc, Bùi Lăng đột nhiên cảm giác, dường như vị U Minh chi chủ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở phía trên 99999 bậc thềm son cao cao kia mới là mình, còn hắn...

Suy nghĩ hoang đường này vừa xuất hiện, Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, là tranh đạo!

Hắn không do dự chút nào, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác (Thực Nhật bí lục Y!"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang tranh đạo.."

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên tranh đạo cho ngài... Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, vô số sợi tơ huyết sắc mà mắt thường không cách nào nhìn thấy ầm vang tuôn ra từ sau lưng hắn, như một đoàn huyết vụ nổ tung giữa trời, thoáng cái sợi tơ huyết sắc không ngừng kéo dài, gào thét lên chui vào hư không rồi biến mất.

Sau đó, phía trên thềm son, trong hư không sau lưng U Minh chi chủ nhô ra ngàn vạn sợi tơ, nối liền với thể xác kia...

Nhưng ngay sau đó...

Tất cả sợi tơ huyết sắc chưa tới gần U Minh chi chủ đã cùng nhau khô héo, tàn lụi, chôn vùi, trong nháy mắt bụi bay ảm đạm, hoàn toàn chết đi!

Trong quảng điện có bụi mù lộn xộn rơi xuống, sợi tơ huyết sắc biến mất từng khúc.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Trong chớp mắt thân thể khôi phục quyền khống chế, trong lòng Bùi Lăng chấn động, hiểu ra [Thực Nhật bí lục] là công pháp người chết!

Còn vị trước mặt là U Minh chi chủ, chưởng quản tất cả những thứ có liên quan với người chết!

Dù [Thực Nhật bí lục] huyền diệu thế nào...

Cho dù dùng hệ thống uỷ thác...

Chỉ cần là công pháp người chết, sẽ không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn ta!

Thậm chí, đối phương có thể từ nguồn cội trực tiếp sửa đổi bản chất môn công pháp này!

Không thể so đấu tranh đạo với đối phương!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã cảm thấy mệnh cách, khí số, tiên lực thậm chí cả pháp tắc của mình... Tất cả mọi thứ bắt đầu xói mòn như hồng thủy vỡ đê.

Cùng lúc đó, trên dưới cả người U Minh chi chủ trên bảo tọa dần dâng lên một luồng sinh cơ phồn thịnh, có đao ý cao ngất trộn lẫn trong đó như thuyền bè, chìm chìm nổi nổi.

Khí tức của hắn ta nội liễm thâm trầm, cuồn cuộn như vực sâu, rộng lớn vô ngần, dần trở nên giống Bùi Lăng như đúc.

Dường như ngay sau đó hắn ta sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành Bùi Lăng chân chính!

"Muốn sống?"

"Hay muốn chết?"

Giọng nói u lãnh trầm thấp của U Minh chi chủ đột nhiên vang vọng trong quảng điện.

Giọng nói của hắn ta bình dị, không có bất kỳ chập trùng gì, dường như giọng nói này đã chết đi từ lâu, tràn đầy khí tức tuyệt vọng, vĩnh tịch.

Tiếng nói chưa dứt, những xương trụ, cành lá đen nhánh và hoa cỏ hai màu đỏ trắng dưới thềm son đều suy tàn nhao nhao.

Ba màu mực, đỏ, trắng đan xen lộn xộn bay khắp cả điện, như khóc như tố, như một trận thịnh yến kết thúc.

Trong lá rụng bay xéo đầy trời, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Vậy cũng phải xem U Minh tiền bối có bản lĩnh kia không!"

Nói xong, hắn lập tức đánh ra một đạo pháp quyết huyền diệu cổ xưa, tiếng nói rộng lớn, "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Trong tối tăm, thân hình Bùi Lăng như cất cao vô hạn!

1103 chữ

Chương 3155: Chiến Tiên Vương! (2)

Trong nháy mắt, hắn đã siêu thoát khỏi quảng điện, siêu thoát hư vô, siêu thoát toàn bộ U Minh... Xuất hiện ở chỗ cao xa không thể nói, không thể biết, không cảm nhận được, quan sát chúng sinh vạn vật.

Hắn như thiên đạo, như kiếp nạn, như chúng sinh sợ hãi, vạn vật hủy diệt, lại như phía trên vạn giới, vòm trời mênh mông!

Nhưng khí tức của Bùi Lăng biến hóa, khí tức của U Minh chi chủ cũng biến hóa theo, hắn ta cao xa, mờ mịt như trong nháy mắt vượt qua toà cung điện này, vượt qua U Minh... Hóa thành ngọn nguồn khiến chúng sinh vạn vật sợ hãi!

Lúc này, U Minh chi chủ như là một Bùi Lăng khác!

Trong nháy mắt, toàn bộ trên không U Minh vốn ảm đạm hư vô, đột nhiên chìm vào một mảnh bóng tối dày đặc. Kiếp vân ầm vang hiện lên từ trong hư vô, trong nháy mắt hội tụ thành một mảnh trùng trùng điệp điệp, trong mây lôi thiểm điện minh, thiên uy huy hoàng.

Khí tức thiên kiếp bành trướng tản khắp, nhét đầy toàn bộ U Minh!

Lúc tím xanh lập lòe, thiên lôi cuồn cuộn lập tức đánh xuống toàn bộ quảng điện.

Điện quang lạnh thấu xương xuyên qua toàn bộ mái vòm, như kiếm kích to lớn chấp chưởng từ thương khung, đâm xuống mặt đất.

Trong phong lôi gào thét, tử khí tràn ngập U Đô vô số năm tháng cũng chấn động, tử khí u ám sôi trào như nấu, trong lúc khuấy động gào thét xoay tròn như ngàn vạn yêu quỷ, duỗi ra móng vuốt tiều tụy quái đản chụp vào trên không!

Lôi đình nhẹ nhàng gột rửa sạch sẽ tử khí mênh mông, dư thế không giảm, tiếp tục bổ về phía quảng điện.

Chỉ trong một tích tắc, kiếp lôi trực tiếp xuyên qua đỉnh điện hóa thành ánh sáng trong vắt đầy trời, rắn chắc bổ vào trên người Bùi Lăng và U Minh chi chủ.

Oanh! !

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, thiên uy kinh khủng quét ngang vô cực, tử khí dày đặc như thực chất trong quảng điện lập tức băng tiêu vẫn tán.

Sau khi lôi quang to lớn chầm chậm kiềm chế, cảnh tượng trong điện lại hiện ra, Bùi Lăng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, quanh người tím xanh sáng tắt, ngàn vạn điện xà nhỏ bé bôn tẩu như trời hạn gặp mưa xuân, lặng yên không tiếng động chui vào thể xác, bị hắn hấp thu hoàn toàn nhưng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn.

Trên 99999 bậc thềm son, U Minh chi chủ ngồi vững vàng trên bảo tọa cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng tất cả kiếp lôi rơi vào trên người hắn ta đều bị một tầng tử khí màu mực ngăn lại, không chạm đến hắn ta chút nào.

Trong chốc lát, tất cả mệnh cách, khí số, tiên lực, pháp tắc... Thuộc về Bùi Lăng đang bị đều im bặt mà dừng lại! Khí tức của hắn lập tức khôi phục đến đỉnh phong trước đó.

Tất cả sinh cơ, đao ý... Trên người U Minh chi chủ đều tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn giống Bùi Lăng như đúc, U Minh chi chủ không có nửa vết tích nào trên người Bùi Lăng.

Thành công ngăn lại tranh đạo, Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đạo trong tay gào thét ra, mang theo khí thế cuồn cuộn lập tức chém về phía U Minh chi chủ!

[Thực Nhật bí lục] không có tác dụng, nhưng hắn lại quá rõ ràng bản chất tranh đạo mệnh cách.

Muốn chiếm cứ mệnh cách của mục tiêu, trước hết phải trở nên giống với mục tiêu, sau đó mới có thể trở thành mục tiêu!

Lúc này hắn dẫn tới thiên kiếp, chính là lấy thiên kiếp để phân chia hai bên! Trong trạng thái [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], U Minh chi chủ muốn cướp đi mệnh cách của hắn, nhất định phải không có bất kỳ phòng ngự gì, hoàn mỹ hấp thu tất cả thiên kiếp giống hắn! Nếu không, chút sự khác biệt nhỏ xíu này chính là mấu chốt để thiên đạo phân chia hai người!

Không lừa được trật tự thiên địa, dù đối phương tương tự với hắn cũng không thể trở thành hắn!

Xoat...

Đao khí huyết sắc như trường hà rơi gấp, lại như nộ long gào thét chiếu rọi cả điện ửng đỏ, gào lên chém về phía U Minh chi chủ.

Đạo khí vô cùng sắc bén, nơi đi qua hư không vỡ nát, tử khí chôn vùi, khí thế như hồng!

Trên trời cao, lôi đình xanh nhạt cuồn cuộn rơi xuống, còn đang đồng thời bổ về phía Bùi Lăng và U Minh chi chů.

Kiếp lôi ầm vang, thiên uy hùng tráng, toàn bộ U Minh đều đang không ngừng chấn động, Hoàng Tuyền loạn lưu, gợn sóng bắn tung toé, cái bóng mười ba tòa thành trì mặt sông đều phủ phục chiến căng trước khí tức chí dương chí cương.

Trên thềm son, vẻ mặt U Minh chi chủ bình tĩnh, thân hình lặng yên biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một bóng dáng cổn miện, mười hai lưu châu rủ xuống che đậy khuôn mặt, có uy áp, khí tức u lãnh, tĩnh mịch, tối tăm, hùng vĩ... Nhét đầy cả điện.

Oanh! !

Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quảng điện ầm vang chấn động.

Tử khí đậm đặc như nước suối dâng trào, xuất hiện quanh người U Minh chi chủ.

Đạo khí huyết sắc trùng điệp trảm vào trong tử khí, lại như trảm vào một miếng sắt vô cùng kiên cố, không có cách nào tiến thêm.

Lôi đình nhao nhao, lúc đánh xuống tầng tử khí này cũng lặng yên tán loạn.

U Minh chi chủ hơi nâng một ngón tay lên, điểm vào mũi đao trong đao khí.

Tạch tạch tạch ken két...

Tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, tử khí màu mực bắt đầu từ mũi đao ăn mòn toàn bộ đao khí gần như không còn.

Một kích thanh thế thật lớn lập tức vỡ nát thành cặn bã, hóa thành sương mù u ám biến mất không thấy gì nữa.

1102 chữ

Chương 3156: Chiến Tiên Vương! (3)

Tử khí thuận theo đao ý lưu lại trong hư không, nhanh chóng ăn mòn về phía Bùi Lăng.

Trong nháy mắt, tử khí cuồn cuộn đã bao bọc toàn bộ Bùi Lăng.

Sinh cơ quanh người hắn bị áp chế đến gần như không có.

Dường như ngay sau đó có thể chuyển đổi nó thành một người chết mới!

Vào thời khắc mấu chốt, mười vòng mặt trời huy hoàng trên đỉnh đầu Bùi Lăng bộc phát ra Đại Nhật chân hỏa và ánh sáng rực rỡ vô cùng dày đặc, khí tức bá đạo, hừng hực, quang minh thuộc về mặt trời như bình chướng to lớn chặn lại tử khí liên tục không ngừng tới gần. Tiên chức "Ban ngày".

Ầm ầm...

Kiếp vân cuồn cuộn, lôi đình gào thét.

Hạt mưa lớn khoảng hạt đậu bay xuống từ trong mây.

Toàn bộ U Minh, vô số quỷ vật ngạc nhiên ngửa đầu nhìn trận mưa rào như trút nước tác động đến một giới này.

Nước mưa tầm tã như trút nước xuống "Bất Quy" lộ, đập ra vô số gợn sóng lăn tăn trên Hoàng Tuyền; mưa bụi nặng nề tản khắp U Đô mười ba thành; rửa ra ngàn vạn khe rãnh trên đất hoang bên ngoài thành trì; màn mưa rủ xuống đầy bên trong quảng điện...

Theo nước mưa nhỏ xuống, bóng dáng Bùi Lăng lặng yên biến mất trong mưa.

Tiên chức "Mưa xuống"!

Ngay sau đó, bụng U Minh chi chủ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa bắt đầu bành trướng kịch liệt.

Bào phục thập nhị chương nặng nề lộng lẫy của hắn ta lập tức bị chống lên cao cao, đúng là to như nổi trống trong nháy mắt. Cùng lúc đó, tiên lực, khí số, pháp tắc, "Bản nguyên"... Tất cả mọi thứ của U Minh chi chủ đều như hồng thủy vỡ đê, nhanh chóng hội tụ vào trong bụng.

Trong bụng hắn dần tràn ngập ra một luồng sinh cơ bừng bừng, như đang dựng dục sinh mệnh mới nào đó.

Tiên chức "Sinh sôi"!

Nhưng ngay lúc bụng U Minh chi chủ lớn tới trình độ nhất định, sắp bắt đầu sinh sản, bụng hắn ta đột nhiên dừng tăng trưởng.

Toàn bộ sinh cơ bên trong cũng tan thành mây khói trong chớp mắt.

Ngay sau đó, bụng hắn ta lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại.

Thời gian chỉ trong nháy mắt, hoa phục lặng lẽ rơi xuống, bụng U Minh chi chủ đã khôi phục bình thường.

Tất cả tiên lực, khí số, pháp tắc, "Bản nguyên"... Hội tụ ở phần bụng cũng phục hồi như cũ.

Tiên chức "Đọa nguyệt thai"!

U Minh chi chủ đưa tay, nhẹ nhàng về một cái về chỗ Bùi Lăng vừa đứng.

Rầm rầm...

Trong tiếng vang như lũ lụt cuồn cuộn, lít nha lít nhít xiềng xích nhô ra từ trong lòng đất, xiềng xích giăng khắp nơi lập tức lôi ra một cái bóng hư ảo không có thật.

Hắn huyền bào phần phật, khí tức nội liễm, hai mắt đờ đẫn vô thần, chính là Bùi Lăng!

Tiên chức "Câu hồn".

U Minh chi chủ hơi nâng một tay khác lên, một quyển sách nền đen chữ vàng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta.

Mặt chính của quyển sách có in hai vẫn triện khí tức cổ xưa: "Sinh tử!"

Hắn ta lật quyển sách ra, chỉ thấy bên trong ghi lại lít nha lít nhít cái tên.

Những cái tên này chia thành hai màu đỏ xám.

Màu đỏ tản ra mùi máu tanh nồng nặc, đều là máu tươi viết tên; màu xám đều có một lằn ngang, gạch vào trên tên.

Lưu châu khẽ động, U Minh chi chủ nhìn qua hư ảnh Bùi Lăng phía dưới, tiếng nói lạnh băng trầm thấp: "Làm trái thiên cương, có tội!

Tiếng nói vừa dứt, ngàn vạn xiềng xích huyết sắc lập tức dọc theo quyển sách ầm vang rung động, bắn ra như điện, trong chớp mắt đã chui vào rất nhiều xiềng xích khóa lại hư ảnh.

Rầm rầm...

Hai người như có cùng nguồn gốc, hai loại xiềng xích không trở ngại chút nào nối liền cùng một chỗ, trong ma chưởng vuốt ve, tiếng nước cuồn cuộn vang vọng cung điện. Ngay sau đó, hư ảnh tính cả xiềng xích cùng bị kéo vào trong quyển sách!

U Minh chi chủ hơi cúi đầu nhìn về phía quyển sách, quyển sách không gió mà bay, điên cuồng lật qua lật lại.

Trong nháy mắt hắn ta lật đến cuối cùng, một cái tên nét bút sắc bén để lộ ra khí tức làm chúng sinh sợ hãi, chiếm cứ cả một trang sách: Bùi Lăng! Tiên chức "Thẩm phán".

Tiên chức "Tử vong"!

Hồng hoang.

Cự mộc sừng sững nối liền thiên địa.

Bên cạnh Kiến Mộc đại chiến hừng hực, huyết nhục văng tung tóe.

Trong tiếng chém giết như nước thủy triều, "Điều Châu", "Hoành Thu" và "Xước Dụ" đều đạp không mà đứng, sắc mặt ba người trắng bệch, thể xác huyết nhục không được đầy đủ, đều thương thế nặng nề, máu vẩy trời cao!

Không do dự chút nào, ba người vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào bụng.

Đan dược vào miệng, sóng nhiệt dâng lên, huyết nhục ở miệng vết thương hơi nhúc nhích, thương thế lập tức khôi phục. Nhưng không đợi bọn họ luyện hóa dược lực, dây leo cách đó không xa điên cuồng múa, lợi trảo ngang trời, lại có hai tên tán tiên ngoại tộc nhanh chóng tiến tới Hai tên tiên nhân ngoại tộc này, tên thứ nhất là tiên thực, lúc này nửa người nửa dây leo, tay chân hóa thành vô số dây leo tráng kiện, trên đó ngàn vạn gai đâm, trong lúc vung vẩy phát ra tiếng rít gào như nước thủy triều, phun trào như to lớn lồng giam, bao phủ xuống ba người; tên thứ hai là yêu tiên, mắt dọc lạnh băng nhìn chằm chằm như có ý lạnh cứng.

Thương thế của ba người chưa lành, lại căn bản không kịp thở dốc, vội vàng thôi động tiên lực cả người chuẩn bị cưỡng ép nghênh chiến.

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ba người: "Đồng Pháp Thiên Ấn!" Tiếng nói vừa ra, khí tức của ba người lập tức tăng vọt, trong chớp mắt đã đạt đến trình độ chính tiên!

1096 chữ

Chương 3157: Ngày sau lại lấy!

Xoạt!

"Hoành Thu" không kịp suy nghĩ, lập tức chém ra một đạo kiếm khí trong vắt, kiếm quang như rồng, nơi đi qua vạn vật suy tàn, tàn phá chúng sinh!

Oanh!

Cành lá bay lộn xộn đầy trời, da lông vẩy xuống như mưa, hai tên tán tiên ngoại tộc xông lên bị kiếm khí chém bay ra ngoài!

Lúc này "Điều Châu" và "Xước Dự" cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, một người gọi ra bóng núi trùng điệp, đập xuống giữa đầu hai tên tán tiên ngoại tộc kia; một người bấm pháp quyết, lạnh giọng quát: "Vô Pháp Thiên Ấn!"

Khí tức "Xước Dụ" chợt hạ xuống, khí tức hai tên tán tiên ngoại tộc cũng nhanh chóng hạ xuống.

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng vang liên tiếp, hai tên tán tiên ngoại tộc bị bóng núi trùng điệp đập vào mặt đất.

Trong bụi mù bay lên, dung nham bắn tung toé.

Nhân cơ hội này, "Hoành Thu" liên tục xuất kiếm.

Xoạt xoạt xoạt...

Rầm rầm rầm...

Ba người phối hợp ăn ý, trong lúc toàn lực liên thủ hai tên tán tiên ngoại tộc kia căn bản không có thời gian thở dốc, chẳng mấy chốc khí tức của bọn họ đã hoàn toàn biến mất ở phương thiên địa này.

"Hoành Thu", "Điều Châu" và "Xước Dự" không kịp thở dốc, đã phát hiện trong cơ thể có thêm hai đầu pháp tắc xa lạ...

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, "Xước Dụ" lập tức nói: "Người vừa ra tay là Không Mông"

"Không Mông cũng ở trên chiến trường của trận đại chiến hồng hoang này!"

"Có lẽ Bùi Lăng và những người khác cũng ở nơi này!"

Lúc nói chuyện, hắn ta đã triển khai thần niệm dò xét xung quanh. Nhưng bây giờ đại chiến hừng hực, tiên thuật tung hoành, pháp tắc đan xen, "Bản nguyên" đại đạo hiện ra nhan nhao...

Hắn ta còn chưa thả ra thần niệm bao xa đã bị xoắn nát, căn bản không có cách nào khóa chặt vị trí của "Không Mông"

"Điều Châu" lập tức gật đầu, thật nhanh nói: "Không Mông đã cách không ra tay, cũng không đến tụ hợp cùng chúng ta, hơn phân nửa đã gặp kẻ địch mạnh!"

"Hiện tại chúng ta không tiện đi tìm nàng"

"Trực tiếp đi Kiến Mộc!"

"Hoành Thu" cũng gật đầu, ngắn gọn nói: "Đi!"

Nói xong, "Hoành Thu" hóa thành kiếm quang, trực tiếp chạy tới phương hướng Kiến Mộc.

"Điều Châu" và "Xước Dụ" đang muốn đuổi theo, nhưng ngay sau đó...

Phốc!

Đầu của "Hoành Thu" đã bay lên cao cao, máu tươi nở rộ đầy trời như Mạn Đà La, sinh cơ lập tức biến mất sạch sẽ!

Một đạo tàn ảnh vô cùng sắc bén vẽ qua từ giữa cổ "Hoành Thu", nó mau lẹ như điện, nhanh đến mức ngay cả chính tiên bình thường cũng không cách nào thấy rõ!

Ngay lúc xác "Hoành Thu" theo đám máu tươi to lớn rơi xuống từ giữa không trung, đạo tàn ảnh vô cùng nhanh kia đột nhiên dừng lại, sau đó kéo huyễn ảnh trùng điệp trở về, lưỡi đao màu xanh lá lập tức ôm lấy thi hài "Hoành Thu"

Thuận theo lưỡi đao nhìn lại, lại là một bộ thể xác to lớn xanh biếc như ngọn núi như được điêu khắc từ phỉ thúy, trong khí tức hoàn mỹ phong mang tất lộ.

Đây là tiên nhân ngoại tộc có ngoại hình cực kỳ tương tự với bọ ngựa, khí cơ hung bạo, rõ ràng là một tên Tiên Quan chưởng đạo!

"Điều Châu" và "Xước Dụ" lập tức giật mình, bọn họ không biết cảnh giới tiên nhân trở lên, nhưng chỉ một hiệp đã chém giết "Hoành Thu".

Hiện tại, thực lực của Đường Lang tiên trước mắt tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể chống lại!

Nhưng không đợi hai người làm ra bất kỳ phản ứng nào, cẳng tay như lưỡi đao của Đường Lang tiên kia đột nhiên mơ hồ một trận...

Phốc...

Một tiếng vang nặng nề, toàn bộ thể xác "Xước Dụ" bị đánh thành hai, khí tức ầm vang tiêu tán, trực tiếp vẫn lạc! Gần như cùng lúc đó, mi tâm "Điều Châu" xuất hiện một vết máu tinh tế như tơ.

Vết máu vừa xuất hiện đã nhanh chóng mở rộng, như mạng nhện lan tràn trên dưới cả người hắn ta.

Ngay lúc vết rách sắp che kín cả người hắn ta, một cánh tay đột nhiên ngăn ở trước người hắn ta...

Keng! !!

Tiếng kim thiết va chạm nhau đinh tai nhức óc, đốm lửa nhỏ bắn tung toé, cánh tay không nhúc nhích tí nào, cẳng tay bọ ngựa rắn chắc như phỉ thúy trảm vào cánh tay này!

Trùng kích to lớn dấy lên cơn gió dài mênh mông, gào thét lan ra bốn phương tám hướng, không gian hơi rung chuyển hiện ra mấy đạo vết rách, có gió bão hỗn độn đột nhiên sinh ra, tạo thành dư chấn cường đại, trong chớp mắt dư chấn đã đẩy "Điều Châu" bay ngược ra!

Trong lúc đần độn, "Điều Châu" mơ hồ thấy một tiên nhân nhân tộc đeo mặt nạ, mặc bào phục đỏ hồng, khí cơ quanh người bừng bừng phấn chấn, khí tức cường đại, đã triển khai đại chiến với tên Đường Lang tiên toàn thân xanh biếc kia!

Trong hư không có huyết hải cuồn cuộn, sương đen tản khắp, một điểm xanh biếc tiến lùi như điện, như thuyền bè chìm nổi giữa đại dương mênh mông, khí tức rét lạnh che ngợp bầu trời.

Tiếng gió vun vút truyền đến bên tai, ngay lúc "Điều Châu" sắp rơi xuống mặt đất, một bàn tay ấm áp đột nhiên duỗi ra từ bên cạnh, chống đỡ phía sau lưng, trong nháy mắt hóa giải tất cả dư kình thay hắn ta, giúp đỡ ổn định thân hình.

Khó khăn lắm mới chậm lại một hơi, "Điều Châu" lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy "Cô Miểu", "Phục Cùng" và "Kiệm Thứ" đạp không mà đứng, người vừa ra tay là "Cô Miểu"!

"Cô Miểu" nói thật nhanh: "Điều Châu, ngươi.."

Còn chưa nói hết câu, một sợi dây leo vỏ ngoài nếp uốn từng đống, hiện ra màu nâu đậm đột nhiên nhô ra từ trong hư không, như Linh Xà lập tức xuyên qua đầu "Kiệm Thứ".

Phốc phốc!

1099 chữ

Chương 3158: Ngày sau lại lấy! (2)

Dường như trái cây chín mọng vỡ tan, đầu "Kiệm Thứ" ầm vang nổ tung trong một tiếng vang giòn.

Thứ đỏ trắng lộn xộn bay như mưa, khí tức của hắn ta như ánh nến dập tắt, trong chớp mắt tan thành mây khói! "Cô Miểu" thay đổi sắc mặt, vội vàng dẫn theo "Điều Châu" chạy đến nơi xa.

"Phục Cùng" cũng phản ứng không chậm, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa ở phương thiên địa này.

Oanh! !

Ngay sau đó, dây leo màu nâu khó mà tính toán hiện ra từ trong hư không như bầy rắn điên cuồng múa, hoành hành ngang ngược trong toàn bộ phương hư không này.

Không ngừng có vết tích nứt ra như kẽ nứt bị lưu ly rơi nát, che kín quanh mình.

Gió bão hỗn độn đen nhánh gào thét càn quét, rít gào như nước thủy triều!

Bóng dáng "Cô Miểu", "Phục Cùng" và "Điều Châu" hiện ra ở phía xa.

"Cô Miểu" lập tức trầm giọng nói: "Nhanh đi Kiến Mộc!"

Nghe vậy, "Điều Châu" đang muốn gật đầu đột nhiên phát ra một trận ho khan kịch liệt: "Hụ khụ khụ khụ." Cùng lúc đó, trong thất khiếu lập tức trào ra dòng máu tươi màu xanh lục, theo đó là khí tức cỏ xanh nhàn nhạt.

Là độc!

"Điều Châu" lập tức kịp phản ứng, trong chốc lát lại không phân biệt được độc này là Đường Lang tiên vừa rồi bố trí, hay là sợi dây leo cổ quái kia...

Còn chưa suy nghĩ hết, toàn bộ thể xác hắn ta lấy tốc độ cực nhanh nhiễm lên một vòng màu xanh lá nhàn nhạt, trong nháy mắt "Điều Châu" hóa thành một bãi nước độc, ầm vang đổ sụp!

"Cô Miểu" và "Điều Châu" dùng tay trái tiếp xúc cũng hiện ra màu xanh nhạt.

Hắn ta hơi thay đổi sắc mặt, lại không chút do dự kiếm khí bỗng dưng sinh ra, toàn bộ cánh tay trái lập tức bay lên cao cao!

Tay cụt vừa thoát khỏi thân thể "Cô Miểu" đã hóa thành một bãi nước độc, vẩy xuống giữa không trung...

Lúc này, "Phục Cùng" trầm thấp nói: "Càng đến gần Kiến Mộc, tiên nhân ngoại tộc càng nhiều.

"Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta còn chưa tới trước Kiến Mộc đã toàn quân bị diệt!"

"Hiện tại chúng ta không nên trèo lên Kiến Mộc"

"Nên giết địch!"

"Chỉ có tích lũy đầy đủ công đức, mua được đầy đủ lực lượng từ chỗ Trọng Minh tổ sư, mới có khả năng leo lên Kiến Mộc!"

Kiếm ý phun trào quanh người "Cô Miểu", cưỡng ép đè xuống thương thế, gật đầu nói: "Được!"

Tiếng nói vừa dứt, "Phục Cùng" lập tức chỉ vào một tán tiên ngoại tộc nơi xa, giọng đầy vui mừng: "Tên tán tiên ngoại tộc kia, hình như không có cả pháp tắc.."

Phù Sinh cảnh.

Gốc tùng lẻ loi sườn núi nguy hiểm, mùi thơm ngát lạnh thấu xương, rì rào quanh quẩn.

"Cựu" cầm cờ đen trong tay, không nhúc nhích ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn cờ.

Rất nhiều Đại Thừa vây xung quanh ván cờ không nói một lời.

Đột nhiên, cánh tay "Cựu" khẽ nhúc nhích, giữa ngón tay nhặt cờ đen, đặt xuống phía trên bàn cờ.

Tất cả Đại Thừa không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm động tác của hắn ta, nín thở tập trung.

Cộc!

Cờ đen hạ xuống, trong ván cờ lập tức có bốn quân cờ trắng bị ngăn chặn, bị ăn mất.

Các Đại Thừa lập tức thay đổi sắc mặt, vừa rồi là ba quân cờ trắng, một phương chính đạo đưa ra ba vị Đại Thừa vào ván cờ, chưa nói đến trong thời gian ngắn ngủi như thế lại có người vẫn lạc, chỉ nói việc lần này lại là bốn quân cờ trắng?

Rốt cuộc trong ván cờ đã xảy ra chuyện gì?

Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, "Cựu" đã ngẩng đầu nhìn qua phía đối diện, tiếng nói u lãnh: "Đến ngươi!"

Thấy "Cựu" bắt đầu thúc giục, đám người nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cửu Nghi Sơn "Thanh Nhung" lập tức nói: "Lần này đến lượt Ma môn"

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Đại Thừa năm tông chính đạo đề nhìn về phía một phương Ma môn.

Trọng Minh Tông "Tinh Hận" và "Anh Nanh" không hề bị lay động, vẻ mặt tự nhiên nhận lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của một phương chính đạo, không hề có dự định vào ván cờ lúc này.

Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt", "Phong Biệt" và "Phục Ly" đều im lặng không nói, bóng tối mũ trùm che đậy khuôn mặt của hắn ta, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy bọn họ không nhúc nhích như không nghe thấy, cũng không có ý vào ván cờ.

Mấy người còn lại của Thiên Sinh giáo chỉ yên lặng nhìn qua ván cờ, cũng đang chờ người của ba tông Thánh đạo khác vào ván cờ...

Từ lúc ba người "Điều Châu", "Hoành Thu" và "Xước Dụ" vào ván cờ đến bây giờ, tối đa cũng chỉ qua mấy tức!

Trong thời gian mấy tức ngắn ngủi lại có bốn người vẫn lạc!

Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng... Ai vào ván cờ người đó chết!

Chờ giây lát, không thấy có người hạ cờ, giọng "Cựu" càng thêm u lãnh: "Nhanh lên!"

Tiếng nói vừa sân khấu to lớn bị kéo ra từng chút một, cảm giác nguy cơ cuồn cuộn lập tức bao phủ toàn bộ sinh linh nơi đây... Thấy thế, Vô Thủy sơn trang "Mông Di" khẽ lắc đầu, nhanh chân ra khỏi hàng, hờ hững nói: "Chỉ là huyễn cảnh, trên người "Cựu" lặng yên tiêu tán ra khí tức cổ xưa, tang thương, nặng nề, lạnh lẽo như màn sinh tử vinh nhục đều là hư ảo"

"Những tiểu tông hạ giới các ngươi đạo tâm bị long đong, không có triển vọng"

"Cho dù chỉ thu hồi một chút lực lượng ở trong huyễn cảnh này, lại vẫn nơm nớp lo sợ, e ngại hư ảo như thế, lần lịch luyện này đúng là vô ích, cuối cùng chỉ là một trận ảo mộng không có chút ý nghĩa nào!"

"Những tiên hạ đẳng các ngươi đã không dám vào ván cờ, tất cả bốn danh ngạch này đều thuộc về Tiên Đế chúng ta!"

1093 chữ

Chương 3159: Ngày sau lại lấy! (3)

Nghe vậy, Trọng Minh tông, Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp đều không ai phản bác, lẳng lặng chờ đợi Đại Thừa Vô Thủy sơn trang vào ván cờ.

Lúc này, "Mông Di" trực tiếp đi đến bên cạnh bàn cờ, cầm một quân cờ trắng thản nhiên đặt xuống.

Cộc!

Trong tiếng động giòn vang, bóng dáng hắn ta lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" cũng hạ xuống một quân cờ, ván cờ lại đến lượt phe trắng.

Vô Thủy sơn trang "Hiên Nghiễm" ra khỏi hàng, ánh mắt khinh miệt đảo qua Đại Thừa khác, bước ra một bước đã xuất hiện bên cạnh bàn cờ, hắn ta lấy một quân cờ trắng đặt cuống ván cờ.

Cộc!

Trong chớp mắt cờ trắng hạ xuống, "Hiên Nghiễm" biến mất.

"Cựu" lại hạ cờ.

Cờ đen vào ván cờ, Vô Thủy sơn trang "Thuần Kiền" đã xuất hiện bên cạnh bàn cờ.

Cơn gió dài mênh mông, cành tùng trắng ngần, lá tùng bay xuống, hắn ta tùy ý hạ cờ.

Cũng như vừa rồi, cờ trắng vừa hạ xuống, bóng dáng đã biến mất.

"Cựu" lại đặt xuống một quân cờ đen, Vô Thủy sơn trang "Nguyên Hóa" đi đến bên cạnh bàn cờ, lấy ra một quân cờ trắng, bình tĩnh hạ xuống.

Cạch...

Tiếng hạ cờ còn lượn lờ, "Nguyên Hóa" đã nhạt đi không thấy.

Hồng hoang.

Linh quả to lớn, thung lũng hơi nước dư thừa.

Trong sơn dã có cái bàn đá xanh chạm trổ cổ xưa, "Vị" áo bào trắng như tuyết ngồi một mình cạnh bàn cờ.

Cạch cạch cạch...

Mấy tiếng hạ cờ, bốn người "Mông Di", "Hiên Nghiễm", "Thuần Kiền" và "Nguyên Hóa" lần lượt xuất hiện.

"Vị" chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bốn người: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

Bốn người lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy bước đến lối ra vào sơn cốc.

Trong cốc cỏ cây phồn thịnh, có linh quả rủ xuống, linh hoa như gấm.

Bốn người tay áo bồng bềnh phi độn, tự nhiên nhìn quanh, tùy ý trò chuyện với nhau: "Hiện tại người vào ván cờ, không tính bốn người chúng ta chắc có tổng cộng tám người"

"Hiên Nghiễm" nói: "Bùi tiên đế, Thùy Vũ tiên đế, Túc Cấp tiên đế, Vô La tiên đế và Hồn Nghi tiên đế... Đã chiếm mất năm danh ngạch, ba tiên hạ đẳng còn lại, không biết theo thứ tự là ai?"

"Thuần Kiền" nhẹ phẩy râu dài, cười ha ha: "Huyễn cảnh ván cờ lần này hơi hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ sớm trở về thượng giới. Ba tiên hạ đẳng kia có vận khí không tệ!"

Nghe vậy, "Mông Di" khẽ lắc đầu, nói: "Cũng chưa chắc tất cả đều là vận khí"

"Bùi tiên đế am hiểu dùng nữ tiên hạ đẳng rèn luyện tâm tính.

"Ba tên tiên hạ đẳng sống sót kia, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là Tố Chân Thiên Không Mông, Mặc Côi và Xước Dụ "Còn có Thiên Sinh giáo Cư Vũ"

"Là ba trong bốn tên tiên hạ đẳng này!"

"Nguyên Hóa" bình tĩnh nói: "Thiên Sinh giáo Cư Vũ có được âm dương nhị tướng, có thể nam có thể nữ"

"Nàng càng phù hợp với đạo tâm của Bùi tiên đế"

"Tất nhiên là một trong ba tên tiên hạ đẳng sống sót"

"Về phần hai người khác, đoán chừng là Không Mông và Mặc Côi vào ván cờ sớm hơn...

"Hiên Nghiễm" gật đầu nói: "Nhất định là như thế!"

"Sau khi ra ngoài, lập tức tụ hợp cùng Bùi tiên đế"

"Có lẽ còn có thể quan sát tình cảnh Bùi tiên đế rèn luyện tâm tính một chút"

"Thuần Kiền" gật đầu nói: "Rất đúng, rất đúng! Sau khi ra ngoài, lập tức niệm nói tên của Bùi tiên đế."

Vừa nói đến đây, bốn người đã đi tới cửa cốc.

Khác với tất cả Đại Thừa những tông môn khác vào ván cờ trước đó, bốn người căn bản không làm ra bất kỳ phòng ngự gì, cũng không giảm bớt tốc độ, trực tiếp thoải mái chui ra khỏi cửa cốc.

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt bọn họ đột nhiên thay đổi.

Huyết hải cuồn cuộn, huyết sắc tràn ngập, có bảo tọa treo cao trên trời, bóng người cổn miện ngồi nghiêm chỉnh, khí tức mênh mông đường hoàng.

Xung quanh có rất nhiều người, ý hoàn mỹ tràn đầy lưu chuyển.

Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm lập tức vang lên bên tai bốn người: "Tụng tên thật của ta, thăng quan tiến tuóc!"

Rất nhiều nhân tộc xung quanh không do dự chút nào, lập tức khom mình hành lễ với bóng người trên bảo tọa, đồng thanh nói: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!" Tiếng nói vừa ra, khí tức của bọn họ ầm vang tăng vọt.

Tu sĩ Đại Thừa kỳ trực tiếp bước vào cảnh giới tiên nhân, đã là tiên nhân thì khí tức cũng trở nên càng mạnh hơn.

Nhìn tình cảnh rộng lớn long trọng này, bốn người lại không dự định đi theo niệm nói tên thật Nhân Vương...

Nào có đạo lý Tiên Đế hành lễ với tiên nhân khác?

Nhưng huyễn cảnh trang nghiêm hùng tráng như này, thật sự có chút thú vị...

Đang nghĩ ngợi, một cánh cửa ra vào hiện ra.

Toàn bộ nhân tộc bên cạnh lập tức đằng đằng sát khí chạy vào trong cánh cửa.

Bốn người không do dự, cũng chạy tới theo.

Vừa ra khỏi Huyết Phù Đồ, bọn họ còn chưa kịp quan sát phương huyễn cảnh này, một cơn gió lớn xen lẫn tiếng gào thét rít lên của vô số trùng vụ thổi qua...

Vèo vèo vèo...

Bốn vị Đại Thừa bốn mươi chín kiếp lại không biết đã xảy ra chuyện gì, huyết nhục cả người đã bị cào đến sạch sẽ, chỉ còn lại bốn bộ bạch cốt sáng đến có thể soi gương, hoàn toàn mất đi tất cả khí tức...

U Minh.

Kiếp vân trùng điệp tràn ngập hư vô.

Mưa rào xối xả như thiên hà nổ tung.

Hoàng Tuyền, ào ạt chảy xuôi trên mặt sông, đẩy ra gợn sóng có to có nhỏ, từng vòng đan xen như vô cùng vô tận.

1086 chữ

Chương 3160: Ngày sau lại lấy! (4)

Dòng nước đục vàng chầm chậm chấn động, chậm rãi vuốt ve một tòa đại lục hoang vu.

Lục địa kia giăng khắp nơi như vô số dãy núi, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh cơ gì tồn tại, lại tạo ra âm ảnh nặng nề phía trên Hoàng Tuyền, tràn đầy sự tối tăm thâm thúy, tĩnh mịch, lạnh lẽo, mênh mông, tang thương... Ý cổ xưa như thực chất, như đã tồn tại năm tháng không thể tính toán.

Lúc này, ngàn vạn mưa bụi như trút nước xuống, vuốt ve phương mặt đất này, hơi nước mịt mờ dâng lên.

Một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện trong mưa, khí tức hắn nội liễm, vẻ mặt bình tĩnh, chính là Bùi Lăng.

Hắn vung ống tay áo một cái đã thu đao còn vỏ.

Hiện tại hắn là cực hạn của "Bản nguyên" đao đạo, cũng là điểm cuối của đao đạo!

Lúc trước hắn cần tuân thủ sáu đầu quy tắc đao đạo mới có thể trở nên mạnh hơn, bây giờ... Mỗi tiếng nói hành động của đều là chí lý của đao đạo!

Hắn không cần tuân thủ quy tắc đạo đạo, hắn là quy tắc đạo đạo!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ánh mắt Bùi Lăng lập tức rủ xuống, nhìn về phía lục địa quái đản trước mặt.

Đây là rễ cây Phù Tang Nó gánh chịu mười mặt trời, trấn thủ Cam Uyên, xuyên qua vô số không gian, thẳng vào U Minh, kết nối hai giới sinh tử!

Lần trước tiến vào U Minh, hắn đã bị người chèo thuyền trong U Minh đưa đến nơi đây, suýt nữa trở thành chất dinh dưỡng của Phù Tang.

Hiện tại, hắn mượn đường từ U Minh muốn trở về thế giới hồng hoang, vừa vặn lấy rễ cây thần mộc Phù Tang làm định vị.

Đánh mở U Đồ ở bên cạnh rễ cây Phù Tang chắc chắn có thể trở về thế giới hồng hoang!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy như có lực lượng gì đó cưỡng ép rút đi một sợi hồn phách của mình.

Trong chốc lát, lòng hắn có cảm giác, sự uy hiếp to lớn ầm vang bao phủ hắn, khí tức tử vong vô cùng u lãnh như gió mạnh đập vào mặt, như bóng với hình!

Là thủ đoạn của U Minh chi chủ!

Bùi Lăng cau mày, hắn không biết U Minh chi chủ dùng thủ đoạn gì nhưng nếu hiện tại quay ngược về... Không nói tới mình chỉ là Kim Tiên, đối đầu với Tiên Vương có thể thắng hay không, dù cuối cùng có thể giải quyết uy hiếp trên người, hiện tại hắn cũng không có thời gian đó!

Lúc đang suy nghĩ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi lập tức vang lên trong đầu hắn: "Hàn Ảm Kiếm tông Hoành Thu vẫn lạc!"

"Tố Chân Thiên Xước Dụ vẫn lạc!"

"Lưu Lam hoàng triều Kiệm Thứ vẫn lạc!"

"Cửu Nghi sơn Điều Châu vẫn lạc!"

Lại có bốn người vẫn lạc!

Hơn nữa... Còn có một vị tiền bối Tố Chân Thiên?

Sắc mặt Bùi Lăng trầm xuống, tiền bối chín tông chết quá nhanh, không thể kéo dài được nữa!

Nhưng suy nghĩ vừa thay đổi, giọng Kế Sương Nhi lại vang lên: "Vô Thủy sơn trang Mông Di vẫn lạc!"

"Vô Thủy sơn trang Hiên Nghiễm vẫn lạc!"

"Vô Thủy sơn trang Thuần Kiền vẫn lạc!"

"Vô Thủy sơn trang Nguyên Hóa vẫn lạc!"

Trong cảm giác của Bùi Lăng, bốn quân cờ trắng vừa vào ván cờ đã trực tiếp vẫn lạc!

Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, sau đó lập tức khôi phục sự bình tĩnh.

Sợi phân hồn kia... Từ bỏ!

Hắn là Kim Tiên, thọ nguyên vô tận, tuyên cổ trường tồn, đã là sự tồn tại bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi.

Ngoài ra, hắn còn vượt qua một trăm linh tám trận đạo kiếp, trước khi có vị Đại Thừa thứ hai đạt tới trình độ này, hắn vẫn là cực hạn trên mặt đạo kiếp thiên đạo! Tiên, thủ đoạn tầm thường đã không thể diệt sát.

Với sự tồn tại như hắn, chỉ dựa vào một sợi phân hồn này mà muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy!

Tạm thời để lại sợi phân hồn này ở U Minh, đợi hắn leo lên Kiến Mộc lại trở về lấy! Nghĩ tới đây, ánh sáng vàng ròng bùng lên trong mắt Bùi Lăng, Đại Nhật chân hỏa ầm vang bừng bừng phấn chấn, trong lờ mờ mặt trời đường hoàng như từ từ bay lên, khí tức hừng hực quét sạch bốn phương, lúc huy hoàng soi sáng ra màu sắc nhạt nhẽo, dường có thể biến mất khỏi U Đồ bất cứ lúc nào!

Phù Sinh cảnh.

Gió dài thổi qua, lá tùng rì rào rơi xuống.

Lạnh lẽo tản khắp, "Cựu" cầm cờ đen trong tay, không nhúc nhích dừng lại giữa không trung.

Xung quanh có bóng người lay động, vẻ mặt từng Đại Thừa tập trung, không chớp mắt lấy một cái nhìn chằm chằm vào ván cờ.

Thấy Vô Thủy sơn trang "Mông Di", "Hiên Nghiễm", "Thuần Kiền" và "Nguyên Hóa" vào ván cờ, Thiên Sinh giáo "Chân Đô" đột nhiên mở miệng: "Trong thời gian ngắn như vậy lại có bảy vị Đại Thừa vẫn lạc, là đại chiến hồng hoang sao?" Nghe vậy, Đại Thừa khác đều im lặng không nói, trong nháy mắt hiểu ý "Chân Đô".

Ván cờ phi thăng lần này, gần như đã có thể xác định là bắt đầu trận chiến hồng hoang dẫn đến thiên địa đại biến!

Trong tình huống hiện tại, tu sĩ Đại Thừa kỳ vào ván cờ đã chết!

Lại một lần chết nhiều hơn một lần!

Đây là dưới tình huống có Bùi Lăng Đại Thừa tám mươi mốt kiếp dẫn đội!

Chín môn phái lớn đều không có bất kỳ ghi chép gì về tình huống cụ thể của trận chiến hồng hoang, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế bảy vị Đại Thừa lần lượt vẫn lạc... Rất có thể, trong ván cờ đã bắt đầu trình diễn trận chiến hồng hoang!

Nghĩ tới đây, Cửu Nghi sơn "Thanh Nhung" nhanh chóng nói: "Kiến Mộc bị trảm trong trận chiến hồng hoang"

1096 chữ

Chương 3161: "Thành Thật" chân nhân

Các Đại Thừa khác lại im lặng, nếu ở trong ván cờ này, trận chiến hồng hoang thật sự đã mở ra, vậy... Căn cứ vào ghi chép của chín tông, Kiến Mộc đã bị trảm trong trận chiến này.

Sau đó dù ván cờ có nhiều hung hiểm, muốn phi thăng nhất định phải nhanh chóng vào ván cờ! Nếu không, một khi Kiến Mộc bị trảm, dù bọn họ thành công vào ván cờ cũng không có chút ý nghĩa nào.

Huống hồ, Bùi Lăng là Đại Thừa tám mươi mốt kiếp, nội tình thâm hậu đủ để sánh vai với tổ sư sáng lập ra chín tông, nhất định sẽ leo lên Kiến Mộc thành tiên trước khi Kiến Mộc bị trảm!

Cho đến lúc đó, người xem chưa kịp vào ván cờ đều trở thành người chết!

Nhưng không đợi đám người tiếp tục suy nghĩ, "Cựu" đột nhiên hành động.

Cộc!

Trong tiếng động nhẹ nhàng vang lên, hắn ta lại hạ cờ, trong chớp mắt bốn quân cờ trắng bị ăn, tan thành mây khói.

Đại Thừa xung quanh nhìn tình cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Bốn người "Mông Di", "Hiên Nghiễm", "Thuần Kiền", "Nguyên Hóa" vừa vào ván cờ lại có bốn quân cờ trắng bị ăn, không cần nghĩ cũng biết bốn vị Vô Thủy sơn trang vừa vào ván cờ đã ngã xuống toàn bộ!

Dù người Vô Thủy sơn trang có suy nghĩ kì lạ, thực lực lại không thể nghi ngờ.

Hiện tại chỉ chống đỡ được chút thời gian này...

Còn chưa suy nghĩ hết, chỉ thấy "Cựu" chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện bàn cờ, tiếng nói u lãnh: "Đến ngươi!"

Tất cả Đại Thừa nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, "Thanh Nhung" nói: "Lần này đến lượt chính đạo ta."

Nói xong, nàng nhìn bốn tông chính đạo khác, tiếp tục nói, "Chỉ trong mười mấy tức đã có mười một vị Đại Thừa vẫn lạc, dù lúc này trong ván cờ không phải trận chiến hồng hoang, cũng phải đối xử như trận chiến hồng hoang"

"Bốn người vào ván cờ lần này, tốt nhất là người quen biết với nhau"Như thế, sinh cơ mới có thể càng lớn hơn!"

Nghe vậy, bốn tông chính đạo khác đều không phản bác, bên ngoài ván cờ không biết việc bên trong ván cờ, hiện tại nhiều nhất bọn họ chỉ có thể suy đoán ra tình huống bên trong ván cờ có liên quan với trận chiến hồng hoang.

Muốn đối phó được ngoại trừ tăng cường thực lực của bản thân, không còn cách nào khác!

Đề nghị của "Thanh Nhung"...

Càng là người quen thuộc, tất nhiên sự phối hợp giữa đôi bên càng ăn ý hơn.

Làm như thế, thật sự có thể gia tăng thực lực của người vào ván cờ, nhưng so sánh với sự nguy hiểm bên trong ván cờ vào lúc này, chỉ sợ tác dụng rất có hạn!

Thế nhưng, ngoại trừ cái đó ra, hiện tại bọn họ cũng không có cách tốt hơn...

Thấy đối diện bàn cờ chậm chạp chưa hạ xuống, tiếng nói của "Cựu" càng u lãnh hơn, trầm thấp nói: "Nhanh lên!" Tiếng nói của hắn ta vừa ra, ý nặng nề, cổ xưa, tang thương, thâm trầm, bối rối quanh người bùng lên, chiếc áo bào đen kia như muốn sống lại, ăn mòn tất cả.

Thấy thế, "Thanh Nhung" không trì hoãn nữa, lập tức ra khỏi hàng, trực tiếp mở miệng nói: "Bốn danh ngạch vào ván cờ lần này đều thuộc về Cửu Nghi sơn ta!"

Bốn tông chính đạo khác nghe vậy đều im lặng, không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến.

Thế là, bốn người Cửu Nghi sơn "Thanh Nhung", "Phiếm Khoát", "Ly Đình", "Tình La" đồng thời đi đến bàn cờ. Cạch cạch cạch cạch...

Tiếng hạ cờ liên tiếp vang lên.

Theo bốn quân cờ trắng đặt xuống, bốn người "Thanh Nhung" đều biến mất không thấy gì nữa bên cạnh bàn cờ.

U Minh.

Cành lá đen nhánh rậm rì mạnh mẽ, hoa đỉnh xen lẫn như cẩm tú chen chúc.

Linh hoa đỏ trắng nở rộ như nước thủy triều, như sóng dữ mãnh liệt, trong lúc bành trướng vây quanh 99999 bậc thềm son.

Trên bảo tọa, bóng dáng cổn miện uy nghiêm ảm đạm, hắn ta cầm quyển sách trong tay, hai chữ "Bùi Lăng" ở một trang cuối cùng tươi đẹp như máu.

Trong hư vô phía trên cung điện, kiếp vẫn nặng nề, tím xanh liên miên, chấn động khắp nơi.

Bỗng nhiên, kiếp lôi dừng lại, tầng mây bao phủ toàn bộ U Minh bắt đầu chầm chậm tiêu tán.

U Minh chi chủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở châu ngọc trên hành lang, nhìn về một phương hướng nào đó.

Tên nhân tộc kia... Rời khỏi U Minh!

U Minh là thế giới người chết!

Hắn ta là U Minh chi chủ, nơi hắn ta đến tức là phần mộ của chúng sinh!

Cũng là điểm cuối cùng của chúng sinh!

Kết cục của chúng sinh!

Bất kỳ người sống nào tiến vào toà quảng điện này, đều có vào không có ra!

Nhưng tên nhân tộc kia...

Hắn lấy thiên kiếp đánh vỡ phong tỏa nơi đây, lại lấy tiên chức mưa xuống kết nối với thiên kiếp, dựa thế kiếp vẫn thoát khỏi cung điện.

Cuối cùng lấy Phù Tang định vị, mở ra U Đồ...

Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có chút vướng víu nào.

Chỉ là một Kim Tiên có thể khiến hắn ta dùng ra tiên chức đã không nói đến, lại còn có thể cưỡng ép trốn thoát từ trong tay hắn ta...

Đương nhiên, điều này cũng bình thường.

Dù sao tên nhân tộc kia có biểu tượng bộ phận U Minh chi chủ ở năm tháng tương lai!

Chiếm cứ mệnh cách của đối phương, hắn ta có thể đồng thời có được biểu tượng "Quá khứ" và "Tương lai"!

Suy nghĩ đến tận đây, U Minh chi chủ nhìn về phía [Sách sinh tử] ở trước mặt, trên hai chữ "Bùi Lăng" dần xuất hiện một lằn ngang đầy tử ý.

Chỉ có điều, lằn ngang xuất hiện cực kỳ chậm chạp, dường như có trở ngại vô cùng kinh khủng khiến nó không có cách nào hiện ra.

1102 chữ

Chương 3162: "Thành Thật" chân nhân (2)

Cho dù vận dụng tiên chức cũng không thể tuỳ tiện vẽ qua cái tên này.

U Minh chi chủ bình tĩnh nhìn tình cảnh này, tên nhân tộc kia cường đại hơn dự đoán của hắn ta!

Thế nhưng, đối phương sẽ trở lại...

Hồng hoang.

Cam Uyên.

Thế nước to lớn, mênh mông vô bờ.

Đây là một mảnh thuỷ vực rộng lớn khó có thể tưởng tượng, khói đào xa vời, lăn tăn vạn khoảnh.

Chỉ có điều, so với cự mộc lồng lộng đứng sừng sững ở giữa vùng nước, Cam Uyên to như vậy như là một đầm nước.

Cự mộc thẳng tắp mây xanh, cành lá giãn ra cao vút như nắp, che hết toàn bộ Cam Uyên.

Cành lá xinh đẹp, xanh như phỉ thúy, dù cho ở trong ảm đạm cũng có từng tia từng sợi kim tuyến xen lẫn, chiết xạ ra ánh sáng lấm ta lấm tấm.

Thúy bích và vàng ròng đan xen, trong lúc sáng tắt hội tụ thành một đoàn ánh sáng to lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến chúng sinh không cách nào nhìn thẳng.

Nhìn lại từ đằng xa, vực nước sâu mênh mông, cự mộc kỳ dị, nguy nga, hoa mỹ, hùng vĩ, sinh cơ mạnh mẽ. Thịnh cảnh phồn hoa khó mà miêu tả.

Đột nhiên, trong hư không phía trên Cam Uyên hiện ra một lối đi vô cùng nhạt nhẽo như muốn biến mất bất cứ lúc nào.

Lối đi vừa xuất hiện đã có tử khí cuồn cuộn, mãnh liệt trào ra, có bông tuyết xám đen lộn xộn bay xuống, trong khoảnh khắc ngưng kết ra một lớp băng mỏng xám tối trên mặt nước Cam Uyên.

Trong nước có phù tích khó mà tính toán, vốn đang di chuyển qua lại trong phương này rất náo nhiệt, trong khoảnh khắc lại suy tàn nhao nhao, tính cả phương thuỷ vực này đều nhanh chóng chết đi.

Ngay sau đó, bóng người huyền bào nhanh chân bước ra lối đi.

Cảm nhận được khí tức hồng hoang cực kỳ quen thuộc, Bùi Lăng lập tức hiểu hắn đã trở lại thế giới hồng hoang! Đang nghĩ ngợi, hắn lại cảm thấy tâm thần trong nơi tối tăm run sợ một hồi, dường như mình vốn đồng thọ cùng trời đất, thọ nguyên nhật nguyệt đồng huy, trong chớp mắt đã tan thành mây khói như không còn sống lâu nữa!

Thời gian hắn có thể sống sót, còn thừa không có mấy!

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, U Minh chi chủ ra tay với hắn!

Nhưng đối phương muốn giết hắn cũng cần thời gian!

Bùi Lăng không do dự, hơi phân biệt phương hướng Kiến Mộc, lập tức muốn chạy thẳng tới.

Nhưng ngay lúc này một tiếng nói già nua như đã từng quen biết, đột nhiên truyền vào trong tai hắn...

"Nhân tộc, ta từng nói ngươi sẽ hối hận!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Cam Uyên lập tức ầm vang lay động!

Mặt nước vốn bình tĩnh, lại không có dấu hiệu nào dấy lên sóng lớn ngập trời.

Gió mạnh gào thét, một luồng lực lượng giam cầm cuồn cuộn mãnh liệt trào tới từ bốn phương tám hướng.

Hư không và thuỷ vực đều có vô số xiềng xích vô hình xen lẫn như lưới, bao trùm chặt chẽ phương thiên địa này.

Trong nháy mắt, toàn bộ Cam Uyên như trở thành một lồng giam!

Khí tức của Bùi Lăng lập tức bị áp chế, đạo thể không bị khống chế rơi xuống Cam Uyên.

Lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào ngàn vạn rễ cây xám nâu quấn lấy cả người hắn như dệt kém!

Những rễ cây này đều nhô ra từ trong Cam Uyên, nó không thể đo lường, như vô tận gông xiềng gắt gao giữ chặt thể xác của hắn, kéo xuống dưới đáy Cam Uyên!

Tiên chức thần mộc, "Trấn thủ Cam Uyên".

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía gốc cự mộc khí phách lộng lẫy lồng lộng kia.

Đây là Phù Tang!

Hành trình U Minh lần trước, hắn bị hệ thống điều khiển định một "Quả" cho Phù Tang, sau đó Phù Tang đến tìm hắn cầu hoà, nhưng hệ thống không hề phản ứng đối phương.

Cuối cùng Phù Tang ngậm hờn rời đi, để lại một câu "ngươi sẽ hối hận"...

Vốn tưởng đây chỉ là một câu cảnh cáo của Phù Tang, nhưng hiện tại xem ra đó cũng là một trận định "Quả"

Phù Tang đã sớm biết bọn họ sẽ gặp nhau lần nữa!

Nhưng hiện tại hắn đã là Kim Tiên, cũng không sợ Phù Tang!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cao giọng nói: "Phù Tang, bây giờ ngươi thu tay lại, đừng trì hoãn thời gian của bản toa."

"Đợi bản tọa trở về, sẽ giúp ngươi trốn thoát 'Ác quả Nghe vậy, phía trên cành lá mạnh mẽ, hoa mỹ đẹp đẽ của Phù Tang lập tức vang lên một giọng nói già nua lạnh băng: "Nhân tộc không đáng tin!"

"Các ngươi chỉ là huyết thực, không răng nanh, không lợi trảo, không thần thông, không thiên phú, yếu đuối không chịu nổi, lại có thể tìm đường sống ở vạn tộc, tìm đường sống ở hồng hoang, kéo dài vô số năm tháng, đều vì bản tính tham lam ích kỷ, xảo quyệt âm độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào!"

"Nếu thật sự là thế này, vậy lập tức giải trừ 'Ác quả' cho ta!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ lắc đầu.

"Quả" trên người Phù Tang là hệ thống định ra.

Dường như trong đó còn mượn lực lượng Phù Sinh kỳ cục... Hắn muốn giải trừ cũng cần thời gian!

Nhưng bây giờ hắn thiếu nhất là thời gian!

Thế là, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát nói: "Hiện tại bản tọa không có thời gian!"

"Nhưng Bùi Lăng ta cũng không phải hạng người vô danh "Từ trước đến nay bản tọa hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bình sinh những lời nói ra không một chữ nào dối trá "Đây là bản tính trời sinh, từ lúc bản tọa rời khỏi bụng mẫu chưa từng lừa dối bất kỳ sinh linh, người chết nào, nói tất làm, làm tất được, không lừa dối không hổ thẹn, quang minh lỗi lạc!"

"Thậm chí bản tọa căn bản không biết lời nói dối nói thế nào!"

1106 chữ

Chương 3163: "Thành Thật" chân nhân (3)

"Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng đổi ý!"

"Thậm chí ở trong nhân tộc, cũng được công nhận là 'Thành Thật' chân nhân!"

"Vì vậy, ngươi cứ việc yên tâm, nếu bản tọa đã đồng ý thì không có khả năng thay đổi!"

Tiếng nói của Phù Tang lạnh lùng, không có bất kỳ ý xoay chuyển nào: "Không giải trừ 'Ác quả, đừng mơ rời đi!"

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức lạnh lùng nói: "Phù Tang, ngươi có chủ tâm đối địch với bản tọa!"

Nói xong, khí tức của hắn biến đổi, đao ý cao ngất ầm vang bộc phát!

Xoạt xoạt xoạt... Tiếng lưỡi đao nhẹ nhàng phá không liên miên không dứt, ngàn vạn đao khí như mưa rào nhao nhao, mang khí thế phong lôi chém về phía quanh mình.

Trong tiếng đứt gãy liên tiếp, tất cả rễ cây cuốn lấy Bùi Lăng đều bị chém đứt.

Vô số rễ cây đứt gãy nhanh chóng rơi xuống, làm mặt nước Cam Uyên xuất hiện bọt khí có to có nhỏ.

Bùi Lăng không tiếp tục xuất đao mà lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiện tại hắn không có thời gian triền đấu với Phù Tang, cũng chỉ có thể tìm đối phương tính sổ sau...

Ngay sau đó, kiếp vẫn trong màn đêm trở nên nặng nề trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn.

Rầm rầm...

Trong chớp mắt mưa to rơi xuống, đập ra ngàn vạn gợn sóng trên mặt nước.

Tiên chức "Mưa xuống"! Nhưng ngay lúc bóng dáng Bùi Lăng nhanh chóng nhạt lại, sắp biến mất trong cơn mưa, khí tức Phù Tang biến hóa, cơn mưa to im bặt dừng lại.

Tiên chức thần mộc, "Trời nắng"

Ngay sau đó, mười vòng mặt trời huy hoàng dâng lên từ trong Cam Uyên.

Đại Nhật chân hỏa đột nhiên bành trướng, làm thuỷ vực mênh mông lập tức hóa thành kim thủy trong vắt như vàng ròng lưu động.

Nhiệt độ nóng bỏng không chút kiêng dè nhét đầy thiên địa như có thể đốt sạch càn khôn, đốt diệt chúng sinh vạn vật!

Màn đêm vốn ảm đạm lạnh lẽo lập tức tan thành mây khói, sắc trời huy hoàng chiếu rọi bốn phương. Thần mộc tiên chức, "Mặt trời mọc".

Trong chớp mắt mười mặt trời dâng lên, ánh nắng sáng chói chưa chiếu xuống cả vùng, thời gian xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp!

Trong hư không đằng xa, nước mưa như ngưng kết giữa không trung, cứ vậy dừng lại; ánh sáng mặt trời mới mọc bắn về phía sườn núi Cam Uyên, chưa buông xuống lại đã ngưng trệ, sáng tối đen xen trông như hai thế giới phân biệt rõ ràng; kim thủy phun trào, lúc này vẫn duy trì dáng vẻ chập trùng như bức tranh không nhúc nhích tí nào.

Động tác của Bùi Lăng cũng trở nên vô cùng chậm chạp.

Chỉ có Phù Tang không chịu chút ảnh hưởng nào, trong Cam Uyên lại dâng lên lít nha lít nhít rễ cây màu nâu xám, càn quét về phía Bùi Lăng!

Nhưng ngay lúc tất cả rễ cây sắp chạm đến Bùi Lăng, bóng dáng Bùi Lăng lại biến mất.

Tiên chức "Ban ngày".

Vèo vèo vèo...

Trong hư không nhanh chóng vang lên tiếng đâm xuyên qua, toàn bộ rễ cây lại đâm vào khoảng không.

Trong cành lá lượn quanh, tất cả động tác của Phù Tang dừng lại.

Sau đó, thần niệm kinh khủng như thủy ngân chảy xuống, cuồn cuộn mênh mông, trong nháy mắt đã đảo qua toàn bộ phương thiên địa này.

Phát hiện tên nhân tộc kia đã rời khỏi nơi đây, cành lá phỉ thúy chầm chậm dừng lại, ánh vàng lăn tăn thu liễm vẻ rực rỡ từng chút một, Phù Tang chậm rãi yên tĩnh lại.

Thời gian xung quanh cũng khôi phục như thường.

Trong hư không, nước mưa tiếp tục rơi xuống, nhưng chỉ thoáng lay động đã bị Đại Nhật chân hỏa lao tới đốt thành hư vô; ánh nắng ban mai vui mừng lao nhanh, trong chớp mắt đã chiếu rọi vạn dặm, khiến ngàn vạn sơn thủy trở nên rõ ràng rành mạch; kim thủy phun trào nhanh chóng phập phồng, phát ra sóng ánh sáng vô ngần...

Hồng hoang.

Vùng bỏ hoang.

Mười vòng mặt trời huy hoàng đều dâng lên.

Nhưng kiếp vẫn đầy trời như màn dày che kín, che giấu tất cả sắc trời.

Trong bối rối, hình dáng sông núi không rõ đêm ngày, chỉ có cát đá rì rào vang vọng khắp nơi.

Một bóng dáng huyền bào đột nhiên xuất hiện.

Quanh người Bùi Lăng có mây khói quanh quẩn, tử khí nặng nề vừa đạp vào đất hoang, lấy hắn làm trung tâm, bông tuyết màu xám đen, băng sương nhanh chóng tiêu tán.

"Khụ khụ khục...

Yết hầu khó chịu ho khan vài tiếng, Bùi Lăng cau mày, đao ý quanh người lạnh thấu xương, vô số đao khí huyết sắc cuồn cuộn chém ra!

Xoạt xoạt xoạt...

Tiếng lưỡi đao xé gió, tử khí tràn ngập quanh người lập tức bị đao khí trảm diệt.

Sương tuyết màu đen tan thành mây khói, Bùi Lăng dần khôi phục khí sắc.

Vừa rồi Phù Tang dùng thủ đoạn cực kỳ tương tự với [Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] của Tầm Mộc!

Chỉ có điều, lúc ấy hắn đối mặt Tầm Mộc, hắn ta đã là sự tồn tại kéo dài hơi tàn trong năm tháng dài đằng đẵng, già yếu hủ xấu, ngay cả "Tiên" chân chính cũng không tính, chỉ có thể mượn dùng tiên thuật để diễn hóa uy năng tiên chức của hắn ta.

Hiện tại Phù Tang còn ở đỉnh phong.

Tiên chức "Mặt trời mọc" của hắn ta mạnh hơn (Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân] của Tầm Mộc hậu thế không chỉ ngàn vạn lần!

Thậm chí, đó là một loại điều khiển với thời gian!

Nếu đổi lại là một Kim Tiên bình thường, chỉ sợ không thể thi triển thủ đoạn vừa rồi, đã bị thả chậm lại vô số lần, mặc cho Phù Tang xâm lược!

Nhưng Bùi Lăng có pháp tắc thời gian chân chính Chỉ đơn thuần giảm bớt thời gian, sẽ không thể làm gì hắn hiện tại!

Huống chi, hắn còn có tiên chức "Ban ngày", nơi ánh nắng đi qua, hắn đều có thể đến!

1095 chữ

Chương 3164: Ngồi xem vạn giới

Nếu vừa rồi Phù Tang không dùng tiên chức "Mặt trời mọc", có lẽ hắn còn phải tốn thêm chút sức lực mới có thể thoát thân.

Nhưng đối phương dùng "Mặt trời mọc", cũng như trực tiếp cho hắn sân nhà!

Điều tiếc nuối duy nhất là hiện tại toàn bộ hồng hoang đều bị kiếp vẫn che đậy, ánh nắng vừa dâng lên căn bản không có cách nào chiếu xuống mặt đất bao la...

Nếu không, hắn có thể trực tiếp xuất hiện ở gần Kiến Mộc!

Ngay lúc này, Bùi Lăng lập tức phát hiện lại có bốn quân cờ vào ván cờ.

Vị trí bốn quân cờ này xuất hiện chính là bên cạnh Kiến Mộc!

Sắc mặt hắn bình tĩnh, trước khi đại chiến hồng hoang, quân cờ mới vào ván cờ có khả năng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong hồng hoang.

Nhưng sau khi đại chiến hồng hoang thật sự bắt đầu, dường như quy tắc này đã thay đổi...

"Điều Châu", "Hoành Thu", "Xước Dụ", "Mông Di", "Hiên Nghiễm", "Thuần Kiền" và "Nguyên Hóa", từ lúc bảy vị tiền bối này vào ván cờ đến vẫn lạc, hắn đều không ở trong hồng hoang.

Khi đó chỉ có thể cảm giác được số lượng quân cờ, về phần vị trí quân cờ...

Bởi vì hắn và quân cờ khác không cùng một thế giới, trong cảm giác của hắn, vị trí tất cả quân cờ khác đều xếp chồng lên nhau.

Chỉ có điều, liên tục mười một vị tiền bối chín tông vẫn lạc, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có liên quan với đại chiến hồng hoang!

Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi đại chiến hồng hoang mở ra, tất cả người vào ván cờ đều trực tiếp xuất hiện ở phụ cận Kiến Mộc, đều phải tham gia đại chiến hồng hoang Phù Sinh kỳ cục, tranh đấu "Quá khứ" và "Tương lai"...

"Vị" để bọn họ tới hồng hoang, chính vì trận đại chiến cải thiên hoán nhật này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời.

Kiếp vẫn mênh mông cuồn cuộn, che vạn dặm.

Sắc trời ảm đạm vẩy xuống như là tầng tầng lớp lớp lụa đen.

Trong lúc đó, trong mây hơi nước tràn ngập, có hạt mưa to như hạt đậu gào thét rơi xuống.

Trong mưa rào tầm tã, mưa bụi sáng như bạc xen lẫn thiên địa, dày đặc như lưới.

Bóng dáng Bùi Lăng lặng yên biến mất trong mưa.

Thanh Khâu.

Cự mộc che trời, khí tức tang thương vây quanh thần miếu.

Trong miếu thờ, đình viện vắng vẻ.

Bên cạnh lan can kim ngọc tàn phá có giếng cổ yếu ớt.

"Tế" mặc cung trang nền trắng nhàu kim, tóc xanh từng đống, búi cao thành kiểu đống mây, khép tay áo đứng đó, lúc cúi đầu châu ngọc khẽ động như ngọc thụ lượn quanh, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào trong giếng, nước giếng lăn tăn chiếu rọi khuôn mặt như tuyết như ngọc.

Lúc này, trong giếng cổ, nước giếng trơn nhẵn như gương, cái bóng chiếu ra một cảnh tượng: Trong hải vực mênh mông vô ngần, "Hàn Ảm" một người một kiếm tung hoành ngang dọc vô cùng lăng lệ.

Ở đối diện hắn ta, Kim Tiên ngoại tộc đã lặp đi lặp lại hiện ra bản tướng Điến Bằng, trên dưới cả người lại là vết thương chồng chất.

Mặt biển vốn là màu xanh tối, lúc này đã bị nhuộm ra từng tầng đỏ thẫm.

Có lông chim và vảy cá rơi ra nhao nhao.

Điến Bằng không chống đỡ nổi dáng vẻ chim đại bàng, lại một lần hóa thành cự điển chìm vào trong nước, thể xác to lớn lập tức chen ra vạn khoảnh nước biển, dấy lên sóng lớn cuồn cuộn.

Trong bọt nước tuyết trắng, đỏ tươi liên tiếp nhìn thấy mà giật mình.

Khí tức Kim Tiên ngoại tộc nhanh chóng uể oải như tiêu tán.

"Tế" nhìn cảnh tượng này, bình tĩnh nói: "Hàn Ảm chân nhân, Kiến Mộc đang ở phía Tây Nam cách chân nhân ba ngàn vạn dặm"

"Ở nơi đó, có hải thị thận lâu huyễn hóa che lấp"

"Chân nhân trảm toàn bộ nó ra là có thể nhìn thấy"

Tiếng nói vừa ra, chờ đợi giây lát chỉ thấy cái bóng "Hàn Ảm" trong nước giếng khẽ gật đầu, sau đó quanh người hắn ta có bọt nước bắn tung toé, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí nhỏ bé, tự phát hội tụ giữa không trung, hóa thành mấy hàng vân triện: "Những người khác tiến triển như thế nào?"

"Bùi Lăng có leo lên Kiến Mộc?"

"Vị Long tộc kia có tự mình ra tay?"

Ánh mắt "Tế" khẽ nhúc nhích, nói: "Chờ chút"

Ngay sau đó, nàng nhẹ vung làn váy dài qua miệng giếng, cảnh tượng cái bóng trong nước giếng lập tức biến hóa, "Hàn Ảm", Điến Bằng cùng hải vực cuồn cuộn nhanh chóng nhạt lại, hiện ra một thế giới dưới đáy nước.

Thế giới này đều bị ngâm trong đại dương mênh mông như vô biên vô tận.

Trong nước loại tảo thành đàn, năm màu rực rỡ, rất nhiều Thủy tộc.

Lúc này, một bóng dáng thướt tha uyển chuyển đứng chắp tay.

Trên váy không có chút hình dáng trang sức nào và mạng che mặt, đều chầm chậm phất động theo dòng nước, như đóa tuyết liên hoa đứng thẳng trên đỉnh núi, đón gió chập chờn, tốt đẹp khó mà miêu tả.

Ở đối diện nàng là một đầu Kim Tiên ngoại tộc cao lớn như dãy núi, dáng vẻ của hắn ta như vượn, tóc bạc chân trần, trên dưới cả người tràn đầy rung chuyển, khí tức họa loạn, chính là "Chu Yếm"

Mạch nước ngầm xung quanh chảy xiết, vô số cỏ cây sống dưới nước đều bị ép thành tơ thịt, bị cuốn về nơi xa theo dòng nước.

Sự hung bạo còn lại đang chậm rãi tiêu tán.

Đôi mắt to lớn của Chu Yếm nhìn chằm vào bóng hình xinh đẹp vô cùng tốt đẹp kia, trong thất khiếu có máu chảy như suối, ào ạt tuôn ra, không ngừng hòa vào trong lũ lụt. Nhìn tất cả cảnh tượng đã sắp kết thúc trong giếng, "Tế" không do dự, làn váy dài lại lướt qua miệng giếng.

1091 chữ

Chương 3165: Ngồi xem vạn giới (2)

Ngay sau đó, cái bóng trong nước giếng lại thay đổi, lần này xuất hiện một vòm trời sáng sủa rộng rãi.

Vòm trời xa vời, không thấy mặt đất, chỉ có từng hòn đảo xen vào nhau lơ lửng.

Trong lít nha lít nhít hòn đảo, ổ bảo đen nhánh dữ tợn như cự thú, vẫn triện khó mà tính toán, khí tức kinh khủng sáng tắt.

Nơi xa, cự hổ mọc ra hai cánh sau lưng sắc mặt âm trầm.

Cùng Kỳ hoàn toàn hóa ra bản tướng, cả người hắn ta chồng chất vết thương, trong vết thương lóe ra ánh sáng thất thải, mỗi một lần dòng máu sắp ngưng kết, vết thương muốn khép lại, hoa thải lấp lánh, dị chủng hồng hoang bẩm sinh đã có lực lượng huyết mạch cường đại lại không có cách nào, chỉ có thể mặc cho bằng thương thế chậm rãi chuyển biến xấu theo thời gian trôi qua.

Ông...

Trong tiếng gió khiến chúng sinh tim đập nhanh, bức tường kín kẽ không lọt gió trên ổ bảo đen nhánh đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít lỗ thủng.

Trong lỗ thủng truyền đến tiếng dây cung dày đặc như mưa rào, ngay sau đó mây đen to lớn hiện ra toàn bộ phương thế giới này.

Vô số hòn đảo lơ lửng ngăn ở trên đường lập tức sụp đổ, hóa thành kiếp tro rì rào rơi xuống.

Tất cả mũi tên bắn xuyên qua không do dự chút nào, tiếp tục mang theo khí thế phong lôi chen chúc về phía Cùng Kỳ!

Mỗi một mũi tên đều quanh quẩn lực lượng vô cùng kinh khủng, cùng hàng ngàn hàng vạn nguyền rủa, độc vật, cạm bẫy, pháp tắc, cơ quan, oán giận, ách nạn...

Cùng Kỳ vung ra hai chi trái phải, thiên phú thần thông và lực lượng phi độn bẩm sinh bị hắn ta thi triển đến cực hạn, lại đánh đổi thêm mười mấy vết thương nông sâu không đồng nhất, tiếp tục chống đỡ. Nhưng không đợi hắn ta thở dốc, ổ bảo nơi xa ầm vang biến hóa, lại một đợt binh khí kinh khủng bạo ngược sắp đột kích...

Cho dù Cùng Kỳ xưa nay luôn tự phụ có huyết mạch cường đại, lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ nghiêmnghị.

Tiếp tục nữa, hắn ta sẽ vẫn lạc!

Ở nơi xa, ổ bảo không hề dừng lại, khí tức kim qua thiết mã tản khắp hư không, im lặng lạnh lẽo.

Làn váy dài của "Tế" lại lướt qua miệng giếng...

Lần này xuất hiện một mảnh thiên địa cỏ cây rậm rì, tuỳ tiện sinh trưởng.

Dưới bầu trời, cành lá to lớn như sông núi hồng hoang, cao thấp đan xen vào nhau, hóa thành địa hình gập ghềnh.

Sinh linh xây dựng thành trì ở đầu cành hoa, sinh sống đông đúc.

Phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ cây sum suê mạnh mẽ sinh ra, mênh mông vô bờ, sinh cơ nồng đậm tràn ngập thiên đia.

Một bóng dáng áo trắng vòng vàng đạp không mà đi, chậm rãi đi qua đồng cỏ xanh lá này.

Vẻ ngoài của hắn ta hoàn mỹ không một tì vết, nghi nam nghi nữ, mạnh mẽ và mềm mại cùng tồn tại, trong lúc đi lại bước chân nhẹ nhàng như tùy thời tùy chỗ đều quay về theo gió.

Trên con đường mà hắn ta đi ngang qua, tất cả cỏ cây đều chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hoa cỏ cây cỏ giống nhau như đúc lại càng nhỏ hơn, cũng càng yếu đuối hơn.

Quan sát từ trời cao quan sát, dường như lấy áo trắng làm bó mũi tên, dẫn đường cho một trận đổ sụp thật lớn. Cự mộc nổ tung thành mầm non mới sinh; đóa hoa khổng lồ hóa thành biển hoa; lục địa cỏ cây rậm rì có quy mô như thành trì nhân tộc... Rất nhiều hoa mộc từ lớn biến thành nhỏ, từ ít hóa nhiều, khí tức không ngừng hạ xuống, hạ xuống, trong nháy mắt linh thực kinh khủng diễn hóa thành linh hoa linh thảo khó mà tính toán lại cực kỳ bình thường...

"Thiên Sinh" chân nhân bình tĩnh chắp tay, quay đầu nhìn về nơi xa.

Khí tức Kim Tiên tiên thực vẫn cường đại, lại đã không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn ta. "Tế" khẽ gật đầu, lại vung tay áo.

Nước giếng hơi dập dờn, lại hiện ra một cảnh tượng.

Lòng đất đen nhánh, đường hành lang hẹp dài chật chội.

Trong khe hở ảm đạm ẩm ướt có khuẩn nấm đủ mọi màu sắc tranh nhau chen lấn sinh ra.

Bóng dáng tiều tụy ngồi trên mặt đất, hắn ta cầm mộc trượng trong tay, trong mắt một mảnh tĩnh mịch như vực sâu vô ngần không đáy.

Ở quanh người hắn ta, khói ráng ngũ sắc tràn ngập đậm đặc như thực chất, đang không ngừng lan tràn dọc theo toàn bộ đường hành lang.

Trong khói ráng, dấu vết trùng vụ lay động hiện ra.

Trong giây lát, toàn bộ đường hành lang run rẩy, chẳng mấy chốc từ run rẩy hóa thành rung động dữ dội. Không lâu sau, màu sắc khói ráng thấm vào đường hành lang, một sợi sắc trời chiếu vào từ trong khe hở. Yêu tiên hồng hoang thân dê mặt người đau khổ xé mở bụng, lấy ra một bóng người tóc dài xăm mình. Ngay sau đó, Cẩu Quyên buông tay, toàn bộ bàn tay của hắn ta bị ngàn vạn trùng phệ, nhanh chóng tiêu vong, huyết mạch cường đại sinh ra là tiên đang kéo theo khí tức hoàn mỹ tiêu vong, nhanh chóng suy yếu "Tế" lại vung tay áo một lần nữa.

Lần này là một thế giới hoang vu xương trắng chất đống xuất hiện.

Áo bào đỏ hồng đứng ở chỗ cao nhất của dãy núi đắp lên từ xương trắng, mặt nạ trên mặt hắn ta đang hóa thành ý vô cùng từ bi, quan sát xương khô vạn dặm.

Một bóng dáng áo xanh cũng chiếm cứ một tòa cốt sơn, cách cốc giằng co, mái tóc dài khoác rủ xuống như nữ tử, cả người tiêu tán ra khí tức bạo ngược hừng hực.

Lúc này, bóng dáng nữ tử áo xanh đang không ngừng run rẩy.

1093 chữ

Chương 3166: Ngồi xem vạn giới (3)

Cốt Sơn dưới chân nàng khi thì rì rào sa hóa, khi thì sợ hãi run rẩy, khí tức hỗn loạn như khó có thể tự kiềm chế. Bóng người áo bào đỏ hồng vô cùng bình tĩnh, thản nhiên đứng đó.

"Tế" quan sát mấy giây, tiếp tục lướt qua miệng giếng.

Cái bóng trong nước giếng hiện ra cảnh tượng một vùng bỏ hoang.

Bối rối trống rỗng vắng vẻ, quanh người Bùi Lăng có đao khí bừng bừng phấn chấn, chém tới một mảnh bông tuyết màu đen cuối cùng ở đầu vai, sinh cơ trong cơ thể tản ra, tử khí dày đặc hoàn toàn bị chôn vùi.

Theo váy dài lay động, Thuỷ tinh cung Long tộc xuất hiện trong cái bóng dưới giếng.

Cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh, nội điện sâu thẳm, vắng lặng im ắng, mơ hồ tiêu tán ra một chút khí tức của Long Hậu.

Bên ngoài cửa điện, thị nữ Thủy tộc quỳ hai hàng đều cúi đầu cụp mắt, không dám lên tiếng.

Ở bên ngoài là quan viên hành cung trùng trùng điệp điệp, thị vệ Long tộc, tộc quần phụ thuộc...

Toàn bộ Thủy tộc chậm rãi đợi mệnh lệnh của Long Hậu, không hề có ý rời khỏi Thủy tinh cung. Lại phất tay áo một lần nữa, Tri Âm phong xuất hiện.

Đỉnh núi, trên tầng nham như huyết hải cuồn cuộn, "Luân Hồi", "Tướng Huyền" và "Trọng Minh" đứng sóng vai, khi thì nhắm mắt cảm giác, khi thì truyền âm vận trù, khi thì trơ mắt nhìn chằm chằm, trong lúc bận rộn phối hợp khăng khít, khống chế toàn bộ chiến cuộc.

Cảnh tượng trong giếng không ngừng biến hóa, từng tình cảnh thế giới khác đan xen hiện ra...

Một lát sau, trong đình viện thần điện, "Tế" lại vung tay áo qua miệng giếng.

Cái bóng dưới nước giếng biến hóa, lại một lần xuất hiện bóng dáng "Hàn Âm".

"Tế" lập tức nói: "Tình huống bên Hàn Ảm chân nhân, Tố Chân tôn giả, Yến Tê đại nhân còn có Thiên Sinh chân nhân cực kỳ tốt, lường trước không lâu sau có thể giải quyết đối thủ ngoại tộc"

"Ma Khiên đại nhân và Thứ Vong tôn giả cũng chiếm ưu thế lớn"

"Tôn giả và đại nhân đều hành động theo kế hoạch...

"Bùi Lăng chưa leo lên Kiến Mộc, hắn cũng bị na di đến tiểu thế giới khác, lúc này đã trở về hồng hoang"

"Chỉ có điều, trên người hắn lây dính rất nhiều tử khí, hơn phân nửa là mượn đường từ U Minh, trên đường đi bị Kim Tiên trong U Minh để mắt tới..."

"Về phần vị Long tộc kia, cho đến bây giờ còn chưa có bất cứ hành động gì"

"Tế" nói xong lại chờ giây lát, cái bóng "Hàn Ảm" trong nước giếng lập tức nhẹ gật đầu, hắn ta tâm niệm vừa động, ngàn vạn kiếm khí nhỏ bé trong hư không lại hội tụ thành vân triện: "Ta đã biết"

"Bên ta không có việc gì"

"Tiếp theo, ngươi hãy tiếp tục chỉ dẫn vị trí Kiến Mộc cho những người khác!"

Tế gật đầu: "Vâng!"

Hồng hoang.

Tri Âm phong.

Trong tầng nham huyết sắc, ba bóng người ngạo nghễ đứng đó, đều thẳng tắp như trụ trời.

Chính là "Luân Hồi" người khoác áo bào xám, khí tức ảm đạm; "Tướng Huyền" chân trần buộc dây leo, ở eo có hồ lô ngũ sắc rủ xuống và "Trọng Minh" khí tức rộng lớn, áo gai không có khe hở!

Trong cơn gió mạnh lạnh thấu xương đột nhiên có mưa to rơi xuống.

Ngay sau đó, một bóng người huyền bào đi ra từ trong mưa, chính là Bùi Lăng!

Sau khi Bùi Lăng xuất hiện nhanh chóng liếc nhìn Kiến Mộc đằng xa, chợt ánh mắt nhìn về phía ba vị tổ sư "Luân Hồi", "Tướng Huyền", "Trọng Minh"

Trận đại chiến hồng hoang này, "Luân Hồi" tiền bối phụ trách nắm bắt toàn cục, điều động chiến trường...

"Trọng Minh" tổ sư phụ trách buôn bán tiên chức, "Bản nguyên" pháp tắc, tiên thuật...

"Tướng Huyền" tiền bối thì chuyên ti [Tẩy Tiên)...

Ba vị tiền bối này phối hợp với nhau, trù tính chiến trường, ổn định đại cục, cũng có thể liên tục không ngừng bổ sung chiến lực cho nhân tộc, lấy căn cơ một tộc địch vạn tộc, tuyệt đối không thể tuỳ tiện xuất hiện. Nếu không, một khi ba vị tiền bối này cũng bị Kiến Mộc na di đến thế giới khác, chiến trường nhân tộc chắc chắn sẽ xuất hiện biến cố cực lớn!

Ngoại trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là phương thế giới này còn có một vị Tiên Vương vẫn chưa ra tay!

Ba vị tiền bối "Luân Hồi", "Tướng Huyền" và "Trọng Minh" này ngoại trừ trù tính đại cục, còn phải phụ trách kiềm chế vị Long Hậu có thể giáng lâm bất cứ lúc nào!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, quanh người Bùi Lăng lập tức xuất hiện ba bóng dáng giống hắn như đúc.

"Bản nguyên" đại đạo, "Chúng"!

Ngay sau đó, ba đạo phục khắc thể phi không mà lên, nhanh chóng điện xạ về phía Kiến Mộc.

Lúc này, phát hiện Bùi Lăng trở về, "Trọng Minh" lập tức tiếng nói u lãnh hỏi: "Là U Minh chi chủ ra tay?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, đi tới bên cạnh "Trọng Minh" dừng lại, giọng điệu nghiêm nghị nói: "Đệ tử mượn đường từ U Minh, bị U Minh chi chủ để mắt tới...

"Đệ tử vừa trở thành Kim Tiên, U Minh chi chủ không hiểu rõ tiên chức và thủ đoạn của đệ tử, vì vậy đệ tử may mắn thoát thân"

"Nếu thêm một lần nữa, e rằng cũng không dễ dàng rời đi như vậy.

"Hiện tại, nếu bản thể của đệ tử tới gần Kiến Mộc, rất có thể tiếp tục bị Kiến Mộc chuyển đi thế giới khác.

Nghe vậy, "Trọng Minh" bình tĩnh nói: "U Minh chi chủ hơi nhiều chuyện "Sau khi trảm xong Kiến Mộc, tộc ta sẽ san bằng U Minh!"

"Về phần hiện tại, nếu đã bị U Minh chi chủ để mắt tới, vậy đừng mượn đường từ U Minh nữa"

"Nếu lại bị chuyển đến thế giới khác, cứ đi tìm Kiến Mộc là được.

1081 chữ

Chương 3167: Không biết sợ hãi

Cách đó không xa, "Luân Hồi" cũng khẽ gật đầu, nói: "Dựa theo kế hoạch, vừa rồi ngươi che giấu khí tức giáng lâm cùng đại quân trong tộc, phải né tránh được sự chú ý của Kiến Mộc mới đúng"

"Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là Kiến Mộc đã sớm nhận biết ngươi!"

Kiến Mộc nhận biết mình?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng...

Hắn đã leo Kiến Mộc hai lần...

Kiến Mộc thật sự nhận biết mình Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Vậy tiếp theo đệ tử phải làm như thế nào mới có thể leo lên Kiến Mộc?"

Nghe vậy, "Tướng Huyền" vẫn không mở miệng lại từ tốn nói: "Bất kỳ thế giới nào đều có hai đầu trật tự căn bản "Thứ nhất là Vũ; thứ hai là Trụ"

"Sở dĩ Kiến Mộc, Phù Tang và Tầm Mộc có thể được gọi là tam đại thần mộc, chính vì tiên chức của bọn họ có thể tạo thành hai đầu trật tự căn bản này "Phù Tang và Tầm Mộc chưởng quản mặt trời mọc, mặt trời lặn, tức là năm tháng trôi qua "Đây là trật tự căn bản trong Trụ "Kiến Mộc liên thông chư thiên vạn giới, gánh chịu con đường thăng tiên, cũng là thang lên trời, chính là trật tự căn bản trong Vũ"

"Nếu không có hai đầu trật tự căn bản này, tam đại thần mộc không khác gì Kim Tiên bình thường"

"Nhưng có hai đầu trật tự căn bản này...

Nói đến chỗ này, "Tướng Huyền" dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Ngươi có thể thử thêm mấy lần nữa"

"Nếu mỗi lần đều bị Kiến Mộc chuyển đi thế giới khác.

"Vậy trực tiếp chờ Vô Thủy trở về"

"Hoặc là...

"Thành Vương!"

Hồng hoang.

Trên trời cao phong vân biến sắc, Huyết Phù Đồ to lớn treo ngược như chuông.

Trong Phù Đồ huyết sắc cuồn cuộn.

Cổn miện trang nghiêm ngồi trên bảo tọa cao cao, quan sát trăm tỉ tỉ nhân tộc.

Bỗng nhiên, bốn bóng dáng bào phục đơn giản, khí tức thanh đạm xuất trần xuất hiện trong đám người khó mà tính toán.

Chính là "Thanh Nhung"

"Phiếm Khoát", "Ly Đình" và "Tình La"!

Nhìn qua cảnh tượng rộng lớn kích động trước mặt, bốn người lập tức đề phòng.

Nhưng ngay lúc này một giọng nói trầm thấp uy nghiêm đồng thời truyền vào trong tai bọn họ: "Tụng tên thật của ta, thăng quan tiến tước!"

Bốn người ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng lại ý của những lời này, tất cả nhân tộc xung quanh, dù nam nữ hay già trẻ, trang phục khí tức thế nào, đều đã khom lưng hành lễ với sự tồn tại phía trên vương tọa, tiếng nói hừng hực: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ" Tiếng nói vừa ra, khí tức của tất cả nhân tộc mở miệng lập tức tăng vọt.

Tu vi Đại Thừa kỳ lập tức tăng tới cảnh giới tiên nhân; nhân tộc vốn là tiên nhân, khí tức cũng càng thêm cường đại!

Khí tức hoàn mỹ, hàm ý mờ mịt lưu chuyển trong huyết sắc, mênh mông vô ngần.

Bởi vì trước lần vào ván cờ này, bốn người đã có suy đoán nhất định với sự thay đổi trong ván cờ.

Lúc này lại có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Thanh Nhung" vội vàng truyền âm cho đồng bạn: "Tiên tổ trong đoạn năm tháng này có tu vi cao đến đáng sợ!"

"E rằng vị trên vương tọa kia đã không phải tiên nhân bình thường!"

"Phiếm Khoát" truyền âm nói: "Có chút giống pháp tắc Lưu Lam hoàng triều.."

"Nhưng so với bất kỳ pháp tắc Lưu Lam hoàng triều nào mà ta đã từng thấy, càng không thể tưởng tượng nổi!"

"Suy đoán vừa rồi của Thiên Sinh giáo Chân Độ, hơn phân nửa là thật!"

"Ly Đình" nhẹ gật đầu, cũng truyền âm nói: "Hy vọng Kiến Mộc vẫn chưa bị trảm.."

"Tình La" truyền âm nói: "Chúng ta cũng đi theo tụng niệm, xem tu vi có thể gia tăng hay không?"

Thảo luận đến đây, ba người khác đều gật đầu.

Ngay sau đó, bốn người lập tức cao giọng tụng niệm: "Ngô Vương chí thánh chí minh, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tuyên cổ dĩ hàng, bất hủ bất phôi, quân lâm thiên hạ!"

Chỉ một thoáng, tu vi của bọn họ tăng vọt, trong nơi tối tăm khí tức như đột nhiên nhảy lên, hóa thành một mảnh cao xa mênh mông, hoàn mỹ không một tì vết.

Thành tiên!

Trong lòng bốn người lập tức vui mừng, Tiên thể cường đại phồn vinh cùng tiên lực mênh mông cuồn cuộn như vô cùng vô tận, đây là lực lượng trước nay chưa từng có khiến bọn họ, không, là trong lòng bọn họ sinh ra sự hào hùng, chỉ cảm thấy dù là đại chiến hồng hoang cũng không đáng sợ chút nào!

Chỉ có điều, bốn người nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Điều Chu", "Hoành Thu", "Xước Dụ", "Mông Di", "Hiên Nghiễm", "Thuần Kiền", "Nguyên Hóa"... Trước bọn họ đã có bảy vị Đại Thừa vào ván cờ!

Nếu trận đại chiến hồng hoang này thật sự đơn giản như vậy, tốc độ quân cờ vẫn lạc trong ván cờ sẽ không có khả năng nhanh như vậy!

Trong lúc đang suy nghĩ, một cánh cửa ra vào lặng yên xuất hiện trong huyết sắc vô ngần.

Tất cả nhân tộc lập tức như thủy triều phun trào, chạy ra từ trong cửa.

Bốn người nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn nhau một chút, sau đó đi theo nhân tộc xung quanh, trong lòng đầy đề phòng chạy ra ngoài.

Vừa bước ra cánh cửa ra vào, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Cự mộc sừng sững nối liền thiên địa, đâm xuyên qua toàn bộ hư không.

Khí tức của nó cổ xưa tang thương, đã đứng sừng sững vô số năm tháng, thời gian khó mà tính toán.

Dọc theo thân cây, giữa cành lá rậm rì có đường lớn uốn lượn lên cao, thẳng vào mây xanh.

1111 chữ

Chương 3168: Không biết sợ hãi (2)

Con đường kia uốn lượn dưới khu rừng bốn mùa, đi qua bên linh tuyền, ở giữa sông núi nhấp nhô, lúc ghé qua như đi trong từng bức tranh ầm ầm sóng dậy lại xinh đẹp kỳ vĩ.

Nó cũng tràn đầy đạo lý thâm thúy huyền ảo, chỉ nhìn từ xa đã khiến trong lòng chúng sinh lập tức có cảm giác... Kia là con đường thành tiên!

Đi hết con đường này có thể từ phàm nhập tiên!

Gốc cây này là Kiến Mộc!

Lúc này, Kiến Mộc thẳng tắp càn khôn, khí tức tiên linh quanh quẩn, chầm chậm lượn quanh.

Trên bầu trời có ánh sáng vô số tiên thuật, thần thông, pháp tắc, đại đạo giăng khắp nơi, xuyên qua hư không, rít gào như nước thủy triều, vô số nhân tộc, dị tộc tiên nhân lần lượt vẫn lạc.

Trong gió bão hỗn độn cuồn cuộn, chân cụt tay đứt, huyết nhục vụn xương như mưa rào không ngừng vẩy xuống.

Chiến trường to như vậy giống một đại dương mênh mông vô ngần, "Tiên" siêu thoát phàm tục như một chiếc thuyền lá nhỏ, gào thét, giãy giụa, chiến đấu trong biển giận sóng to!

Huyết sắc bày ra trong thiên địa, không gian lạnh run.

Mùi tanh nồng nặc theo cơn gió mạnh đập vào mặt, uy áp rộng lớn!

Nhìn tình cảnh chém giết thảm liệt trước mặt, dù bốn người đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn chấn động!

Hồng hoang... Kiến Mộc... Tiên nhân ngoại tộc... Cộng thêm trận đại chiến đã hừng hực trước mắt.

Đại chiến hồng hoang thật sự đã bắt đầu!

Ngay lúc trong lòng bốn người đầy ngạc nhiên, một cái cự trảo da lông lộng lẫy đột nhiên mở ra hư không, rơi xuống bọn họ!

Khí tức của cự trảo bạo ngược lăng lệ, da lông đón gió phần phật, khói chướng khó mà tính toán quanh quẩn tản khắp, trong hư không như có ngàn vạn mắt dọc sáng long lanh mở ra, lạnh lùng quan sát, gió tanh cuồn cuộn lập tức bao phủ phương thiên địa này.

Bốn người lập tức kịp phản ứng, vội vàng chạy sang bên cạnh...

Oanh! !

Lợi trảo xé rách hư không, gió bão hỗn độn đen nhánh khuấy động một hồi lâu, vết rách nguy nga như mạng nhện kéo dài, không gian như lưu ly vỡ nát, theo tiếng "tạch tạch tạch" là loạn lưu mãnh liệt. Ống tay áo phần phật bay múa ở nơi xa, bốn người khó khăn tránh thoát một kích này, vừa ổn định thân hình đã có một tiên nhân ngoại tộc đầu chó, thân người, cầm trong tay một cây quyền trượng cành lá rậm rạp, mạ vàng khảm bảo đột nhiên đập về phía bọn họ.

Quyền trượng vừa ra đã không ngừng biến lớn, trong nháy mắt như một tòa lục địa bạo ngược đổ sụp xuống!

Bốn người vừa vặn tránh thoát một kích, còn chưa kịp thở dốc, lúc này thân hình bất ổn lại không có sức né tránh nữa.

Trong lúc vội vã, bốn người phối hợp ăn ý không cần nhắc nhở, cùng nhau vỗ ra một chưởng. Chưởng phong mạnh mẽ hội tụ khuấy động, trong chớp mắt hóa thành dãy núi trùng điệp ở trong hư không, bóng núi trùng điệp, khí thế rộng rãi, ý nặng nề như đá ngầm giữa dòng, mặc cho hư không rung chuyển chập trùng, nơi đi qua đều trấn áp tất cả.

Oanh! !

Bóng núi uốn lượn và quyền trượng to lớn không giữ lại chút nào đụng thẳng vào nhau.

Trong hư không có ánh sáng trắng to lớn bắn ra, tiếng vang đinh tai nhức óc xen lẫn với không gian vỡ nát, cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng.

Lực trùng kích cuồn cuộn càn quét trên dưới bốn phương.

Dưới lực phản chấn mạnh mẽ, bốn người cùng nhau bay ngược ra.

Không đợi bọn họ bình tĩnh lại, trong hư không sau lưng lại xuất hiện lít nha lít nhít xúc tu như thủy triều mãnh liệt, vây lại bốn người.

Cùng lúc đó, có màu mực tràn ngập giữa không trung, nhanh chóng nhuộm dần phương thiên địa này. Trong màu mực như vô số vật sống nhúc nhích lại là một tiên nhân ngoại tộc dáng vẻ bạch tuộc, lúc phun ra màu mực đã duỗi ra ngàn vạn xúc tu che kín vòm trời.

Chỉ với thời gian trong nháy mắt, thế công dời núi lấp biển một vòng tiếp một vòng, bành trướng mà tới!

Cho dù bốn người được Nhân Vương ban thưởng quan, thoát phàm nhập tiên, lúc này cũng trái chống phải đỡ, đáp ứng không xuể, căn bản không có chút cơ hội thở dốc nào!

Vèo vèo vèo...

Ngay sau đó, xúc tu khó mà tính toán tăng vọt như lưỡi đao xuyên qua hư không trong chớp mắt, giăng khắp nơi như vô số tấm lưới bao phủ càn khôn, phong tỏa phương thiên địa này.

Bốn người như cá bơi bị bao vây, bị nhốt trong đó, xung quanh trên dưới đều là xúc tu!

Ở giữa trùng điệp kín không kẽ hở.

Trên tất cả xúc tu lập tức sinh ra từng cái giác hút có to có nhỏ, lúc mở ra để lộ răng nhọn tinh mịn, cắn xé về phía bốn người.

Bốn người vội vàng muốn giãy giụa, nhưng trong phút chốc trên dưới cả người lại bị vô số xúc tu quấn lấy không thể động đậy!

Khí tức tử vong ầm vang giáng lâm, bao phủ bọn họ.

Nguy cơ vẫn lạc như lưỡi đao treo cao trên đỉnh đầu, dường như ngay sau đó bọn họ sẽ hoàn toàn biến thành huyết thực!

Nhưng ngay lúc này...

Xoạt!

Tất cả xúc tu xung quanh xuất hiện một vết tích mảnh khảnh như sợi tóc.

Trong vết tích có từng vệt máu chảy ra.

Chẳng mấy chốc, vết máu hóa thành máu tươi ào ạt chảy xuôi, xen lẫn đao ý lăng lệ bắn tung toé như mưa, tràn ngập bốn phương.

Phốc!

Huyết vũ nhao nhao, rơi xuống như trút nước.

Toàn bộ xúc tu đều bị một trảm chém đứt, lộn xộn vẩy xuống theo huyết vũ đầy trời.

Màu mực cũng bị xé ra, bản thể của tiên nhân ngoại tộc như bạch tuộc to lớn cũng hiện ra một vết máu đang không ngừng biến lớn, ý hoàn mỹ lặng yên tán đi, sinh cơ hoàn toàn không còn!

1105 chữ

Chương 3169: Không biết sợ hãi (3)

Một đạo đao khí kinh khủng cao ngất vượt ngang toàn bộ chiến trường, những nơi đạo khí đi qua, tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, tiên thuật... Tất cả mọi thứ đều bị một đao trảm phá!

Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường như nơi xay mài huyết nhục, như bị một đạo lạch trời to lớn mới xuất hiện một chia thành hai!

Nhìn qua tình cảnh đáng sợ này, chúng tiên ngoại tộc đều giật mình, sau đó cùng nhau nhìn về một phương hướng.

Bóng người huyền bào đạp không mà đứng, khí cơ quanh người bừng bừng phấn chấn, đao ý xông lên trời không.

Chính là một tôn phục khắc thể của Bùi Lăng, trên dưới quanh người hắn tản ra khí tức khủng bố, khiến chúng sinh run rẩy, sợ hãi theo bản năng.

Lại là một vị Kim Tiên nhân tộc!

Tất cả quần tiên ngoại tộc đều thay đổi sắc mặt.

Chẳng biết tại sao, rõ ràng khí tức tên Kim Tiên nhân tộc này trông không bằng mấy vị xuất hiện ngay lúc bắt đầu, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy đối phương, sâu trong lòng bọn họ đã không tự chủ được sinh ra một loại e ngại không cách nào miêu tả...

Dường như... Một mình đối phương có thể trảm diệt toàn bộ bọn họ!

Một mình đối phương có thể kết thúc đoạn năm tháng thuộc về bọn họ! Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, toàn bộ quần tiên ngoại tộc lập tức ngửa đầu, phát ra tiếng gào thét vô cùng nổi giận với Bùi Lăng!

Bọn họ là tiên Là một bộ phận của thiên đạo!

Bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi!

Từ một khắc bọn họ bước vào cảnh giới tiên nhân, đã không có sự tồn tại gì có thể diệt sát bọn họ!

Tên Kim Tiên nhân tộc này cũng giống như vậy!

Ngay sau đó, vô số tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, tiên thuật... Như cuồng phong mưa rào nhao nhao đánh về phía Bùi Lăng.

Tất cả thủ đoạn công phạt ầm vang như mưa, tràn trề giáng xuống.

Giữa không trung, ống tay áo phục khắc thể Bùi Lăng khẽ nhúc nhích, đang muốn ra tay một lần nữa, toàn bộ thân hình của hắn lại biến mất không thấy gì nữa...

Tiên chức thần mộc, "Đổi giới".

Hồng hoang.

Tri Âm phong.

Nham thạch đỏ hồng xếp như ao.

Bên cạnh vách đá cheo leo, "Luân Hồi", "Tướng Huyền", "Trọng Minh" và Bùi Lăng kề vai sát cánh.

"Tướng Huyền" bình thản nói: "Chờ Vô Thủy trở về. "Hoặc là.."

"Thành Vương!"

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng không hề thay đổi, hai lần trước hắn leo lên Kiến Mộc, một lần là "Ly La" tiên tôn ra tay; một lần khác là "Vô Thủy" tổ sư dùng "Từ không sinh có".

Đầu "Bản nguyên" đại đạo "Từ không sinh có" này cực kỳ đặc thù, có thể giúp hắn vượt qua tiên chức Kiến Mộc! "Yếm Khư" tiên tôn, không, hẳn là thiên kiếp đã từng nói, pháp tắc mạnh nhất Bàn Nhai giới hậu thế là "Từ không sinh có".

Thế nhưng, hiện tại "Vô Thủy" tiền bối ở chỗ cao của Kiến Mộc, phụ trách ngăn cản Tiên Vương Kim Ô tộc có thể hạ giới bất cứ lúc nào...

Trừ khi Tiên Vương Kim Ô tộc vẫn không hạ giới.

Nếu không, trước khi nhân tộc chặt đứt Kiến Mộc, "Vô Thủy" tiền bối sẽ không trở về!

Về phần thành Vương...

Sau khi trở thành Tiên Vương, có thể sử dụng toàn bộ mọi thứ ở phương giới vực này gồm tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc...

Dù tiên chức của Kiến Mộc có cường đại hơn, Tiên Vương cũng có thể trực tiếp lấy tới dùng Chỉ là hắn khác với mấy vị tổ sư trước mặt...

Hiện tại những tổ sư này đều ở cảnh giới Kim Tiên, khoảng cách đến Tiên Vương chỉ cách một bước, có thể bước vào cảnh giới Tiên Vương bất cứ lúc nào!

Hiện tại hắn còn thiếu "Biểu tượng" đặc biệt...

"Hắc dạ" của giới này!

Lúc này, cả hai cách đều không phải lựa chọn tốt nhất với Bùi Lăng!

Nhưng ngay lúc hắn đang suy nghĩ, hoàn cảnh quanh mình đột nhiên biến hóa.

Bùi Lăng phát hiện mình xuất hiện trong một mảnh thiên địa hoang vu vắng lặng, trong tầm mắt không có một ngọn cỏ, cát bay đá chạy.

Hắn đứng trên một tòa núi đá đổ sụp, ba bóng dáng giống hắn như đúc cũng xuất hiện bên cạnh hắn, chính là ba bộ phục khắc thể mà hắn vừa dùng "Bản nguyên" đại đạo "Chúng" phục khắc ra!

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt cau mày, lại ra tay với Kiến Mộc!

Lần này, hắn vì đề phòng lại bị Kiến Mộc chuyển đến thế giới khác, bản thể dừng chân trên Tri Âm phong, chỉ để ba bộ phục khắc thể tiến vào chiến trường cứu người!

Hơn nữa, vì đề phòng Kiến Mộc chuyển phục khắc thể của hắn đến thế giới khác, hắn còn cố ý để ba bộ phục khắc thể tách ra, mỗi lần chỉ để một bộ phục khắc thể ra tay.

Cứ vậy, một khi một bộ phục khắc thể trong đó bị Kiến Mộc chuyển di, hai bộ phục khắc thể khác cũng có thể kịp thời ra tay, bảo vệ tiền bối chín tông ở mức độ lớn nhất!

Còn bây giờ...

Một bộ phục khắc thể ra tay, Kiến Mộc đã chuyển toàn bộ phục khắc thể tính cả bản thể của hắn đến thế giới khác?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức hiểu ra là "Nhân quả".

Thần mộc Phù Tang có thể định "Quả" tìm "Nhân Kiến Mộc cùng là thần mộc, có thể từ "Quả" ngược dòng "Nhân".

Chỉ cần lực lượng của hắn xuất hiện gần Kiến Mộc, Kiến Mộc có thể lấy lực lượng của hắn là "Quả", ngược dòng tìm hiểu đến bản thể của hắn là "Nhân".

Sau đó, chỉ cần Kiến Mộc coi bất kỳ một bộ phục khắc thể nào của hắn là "Quả", chuyển vào thế giới khác, bản thể của hắn là "Nhân" cũng sẽ xuất hiện ở thế giới kia!

Đúng vậy, hiện tại trừ khi hắn không ra tay, chỉ cần ra tay, Kiến Mộc có thể chuyển di hắn đến thế giới khác!

1095 chữ

Chương 3170: Một vết kiếm

Hiện tại, dù hắn không cần để ý tới sự sống chết của những người vào ván cờ khác, căn bản cũng không có khả năng tới gần Kiến Mộc!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cau mày.

Phù Tang có thể định "Quả" tìm "Nhân", Kiến Mộc có thể từ "Quả" ngược dòng "Nhân", Tầm Mộc... Hơn phân nửa cũng có một năng lực liên quan đến "Nhân quả".

Oanh!

Một tiếng vang kinh thiên động địa, cát bụi mịt mù, thể xác to lớn chầm chậm bay lên không, mang theo khí thế hung bạo xuất hiện ở trước mặt Bùi Lăng.

Kim Tiên ngoại tộc béo tốt như núi, hàm răng đan xen, đầu lợn lông đen, đôi mắt ngang ngược, gắt gao khóa chặt Bùi Lăng, sát ý như thực chất.

Dị chủng hồng hoang, Đương Khang!

Lúc này, dưới hai chân Bùi Lăng và ba bộ phục khắc thể lập tức sinh ra vô số rễ cây tuyết trắng tinh tế, chen chúc đâm vào mặt đất.

Cát bụi rì rào rung động, cả vùng lấy bọn họ làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng đổ sụp, bốn bóng dáng huyền bào thật nhanh lún vào lòng đất, cứ như hạt giống bị trồng vào mặt đất!

Tiên chức, "Gieo hạt".

Cùng lúc đó, khuôn mặt Đương Khang dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ, tiếng như lôi đình giận dữ hét lên: "Nhân tộc, ngươi trốn không thoát!"

Nói xong, khí tức của hắn ta ầm vang biến hóa.

Trên thể xác như ngọn núi lông đen tăng vọt, trong chớp mắt đã hóa thành một đoàn sương đen to lớn, tràn ngập hư không.

Trong sương đen, từng đôi mắt dọc lạnh băng mở ra, trong con mắt có khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn, bạo ngược, vẩn đục... Sôi trào mãnh liệt.

Vô số răng nanh chầm chậm hiện ra như từng lưỡi đao mới mở, tia sáng lạnh phun ra nuốt vào, từ xa khóa chặt Bùi Lăng.

Đây là "Hỗn Độn thái".

Ông!

Bỗng nhiên, lưỡi đao phát ra tiếng xé gió nối liền không dứt, sương đen gào thét, mắt dọc sáng tắt, răng nanh như thủy triều càn quét về phía Bùi Lăng.

Toàn bộ phương hư không to lớn này bị chà đạp đến run rẩy, nứt nẻ, rung chuyển, vỡ nát... Gió bão hỗn độn đen nhánh không ngừng sinh ra!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này bốn ngón tay khép lại chém xuống như đao.

Một đạo đao khí huyết sắc nhanh chóng sinh ra trong hư không, gào thét chém xuống.

Đạo khí xuyên qua trời cao vô cùng rộng lớn, những nơi đi qua nhẹ nhàng mau lẹ, trảm diệt vạn vật.

Xoạt!

Như tử điện vắt ngang cả vòm trời, trong nháy mắt một vết đao to lớn vượt qua toàn bộ thế giới, trảm mặt đất làm hai mảnh.

Ầm ầm... Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, bụi mù tứ tán.

Lạch trời mới xuất hiện tản ra đao ý dày đặc, có tiếng dung nham rò rỉ, trộn lẫn khí lưu hoàng ầm vang dâng lên.

Hai bên lạch trời một cao một thấp, là lục địa không chịu nổi tiếp nhận đổ sụp từ trong lòng đất.

Máu tươi vẩy xuống như mưa, Đương Khang lại bị trảm.

Máu tươi thuộc về Kim Tiên hắt vẫy đầy trời, nội tạng đủ mọi màu sắc và di cốt trắng đục bày ra đầy đất.

Một bộ phận rơi vào dung nham chậm rãi tỏa ra mùi khét.

Trên mặt đất màu xám đen hiện ra màu đỏ hồng trên diện rộng, loang lổ đầm đìa.

Trong nháy mắt, vết máu thẩm thấu vào mặt đất sinh trưởng ra từng đầu Đương Khang.

Những Đương Khang này có tướng mạo giống nhau như đúc, không có gì khác nhau, khí tức mỗi một đầu Đương Khang đều cực kỳ cường đại.

Theo bọn họ sinh trưởng, toàn bộ phương thế giới này bắt đầu nhanh chóng khô kiệt!

Tiên chức, "Bội thu".

Trên núi đá, Bùi Lăng mặt không đổi sắc, ba bộ phục khắc thể sau lưng như mây khói lưu chuyển ầm vang tiêu tán.

Đương Khang này từng bị hắn chém một lần, hiện tại vì chống cự đao đạo của hắn, lại trực tiếp dùng tiên chức trên người mình Đáng tiếc...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đao ý trên người Bùi Lăng bừng bừng phấn chấn, đao khí lồng lộng như vực sâu như núi ầm vang mà lên, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ phương thiên địa này.

Ngay sau đó, đao khí cuồn cuộn như biển mây xoay tròn, ầm vang rơi xuống Huyết sắc hoành hành ngang ngược trong thiên địa, đao khí khó mà tính toán đâm xuyên qua cả hư không, như huyết hải treo ngược trên trời, sau đó vòm trời đổ sụp; lại như mặt đất lồng lộng gánh chịu vạn vật, chợt xay ra biến cố lớn khiến vạn vật bị chôn vùi.

Trong càn khôn chúng sinh không còn, vạn vật đều vẫn lạc, chỉ có đao khí sắc bén tàn sát muôn phương!

Trong tiếng động lưu ly nứt ra, không gian, mặt đất, vòm trời, tất cả mọi thứ đều hiện ra vết rách như mạng nhện, không ngừng mở rộng, mở rộng... Trong chớp mắt cát bụi nổi lên bốn phía, gió bão hỗn độn gào thét càn quét.

Vô số Đương Khang mọc ra đều bị chém thành một đám huyết vụ trong đao khí tung hoành.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, rất nhiều rễ cây dưới chân đã sớm tan thành mây khói.

Chiến đấu kết thúc!

Lần này hắn còn chưa sử dụng cả tiên chức!

Cùng là Kim Tiên, lực lượng của đầu Đương Khang này kém hắn quá nhiều!

Hắn căn bản không cần đi so đấu bất kỳ kỹ xảo gì với đối phương!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không do dự chút nào, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn vòm trời còn đang rung chuyển.

Toàn bộ trời trong xanh lập tức gió nổi mây phun, hội tụ mây đen thật dày.

Mây đen như mực bao phủ trên bầu trời, càng tụ càng nhiều, tốc độ cực nhanh bao phủ xuống toàn bộ phương thế giới này...

Ngay sau đó, mưa to gào thét rơi xuống.

Tiên chức, "Mưa xuống"!

1089 chữ

Chương 3171: Một vết kiếm (2)

Trong huyền bào phần phật, Bùi Lăng chắp tay nhìn qua cơn mưa to như trút nước.

"Trọng Minh" tổ sư từng nói, có hai con đường trở về hồng hoang từ tiểu thế giới.

Thứ nhất là đi tìm Kiến Mộc; thứ hai là mượn đường của U Minh Vừa rồi hắn đã thử con đường tắt thứ hai.

Nếu hiện tại lại đi U Minh, chắc chắn không cách nào tuỳ tiện thoát thân Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể đi tìm Kiến Mộc ở phương thế giới này!

Rầm rầm... Rầm rầm...

Nước mưa cuồn cuộn rơi xuống như thiên hà vỡ đê.

Thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, trong tiếng cuồn cuộn dần rõ ràng.

Phía trên mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi, dung nham ào ạt, suối nước đục ngầu mới sinh ra tùy ý chảy xuôi. Nơi mưa to đi qua có sự thay đổi rất nhỏ, đều hiện ra trong mắt Bùi Lăng.

Máu tươi, cặn xương, nội tạng của Đương Khang thuận theo nước mưa chầm chậm rơi xuống lòng đất; trong khe rãnh tàn tạ tích góp được dòng nước đục ngầu, chảy xuôi về nơi có địa thế càng trũng hơn, sau đó ngàn vạn khe rãnh hóa thành núi đá cuồn cuộn, cọ rửa ra dấu vết ngang ngược trên mặt đất rách nát; cuối cùng núi xa uốn lượn là vùng quê, sau vùng quê lại là một mảnh kỳ vĩ bao la... Trong giây lát, Bùi Lăng lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng.

Chợt bước ra một bước, bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa.

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Bên cạnh thành giếng phai màu, "Tế" khép tay áo đứng đó, cung trang nền trắng nhàu kim hoa mỹ tự phụ không hợp với cái giếng cổ khí tức tang thương, hiện ra màu sắc suy bại tàn tạ.

Đầu khẽ cúi xuống, mắt sáng như đuốc nhìn qua đáy giếng.

Trong u ám, nước giếng hơi dập dờn, hiện ra một cảnh tượng: Dãy núi lồng lộng ngăn cản đường đi của sinh linh.

Sau dãy núi, nơi chúng sinh khó mà đến được có cự mộc thông thiên triệt địa, nối liền càn khôn.

Khí tức của nó cổ xưa, mênh mông, chính là Kiến Mộc!

Một bóng dáng cổn miện đạp không mà đi, bao trùm phía trên dãy núi, ống tay áo thuận gió mà bay, đang không nhanh không chậm đi về phía Kiến Mộc Nhìn qua gốc cự mộc này, "Tế" khẽ gật đầu.

Nhân Vương đã giải quyết đối thủ Kim Tiên ngoại tộc, đồng thời căn cứ vào chỉ dẫn của nàng, tìm được Kiến Mộc ở thế giới này...

Ngay sau đó, Nhân Vương nhẹ lay động lưu châu như há miệng nói gì đó, trong hư không lập tức hiện ra vô số thiên binh thiên tướng, đều giáp trụ tươi sáng, binh qua sâm nhiên.

Rất nhiều thiên binh thiên tướng khí thế như hồng vung binh khí lên, như thủy triều đánh thẳng về phía Kiến Mộc.

Đại quân lao vụt đi giữa hư không chấn động, có mũi tên, lôi mộc, đá lửa, vàng lỏng... Rơi xuống như mưa, vô số thủ đoạn công phạt dũng mãnh lao tới Kiến Mộc. Nhưng ngay chớp mắt tất cả công kích sắp chạm đến Kiến Mộc, không gian ầm vang lay động.

Thủ đoạn công phạt khó mà tính toán, thiên binh thiên tướng, Nhân Vương... Trong chớp mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, thiên địa yên tĩnh sáng tỏ như cũ, dãy núi lồng lộng như trước, cự mộc chen chúc thông thiên, cành lá lượn quanh giữa trời trong xanh, gió dài mênh mông.

Nhìn biến cố đột nhiên xảy ra, "Tế" không hề thấy bất ngờ, váy dài lướt qua miệng giếng, trong nước giếng lại hiện ra một thế giới: Trên vùng bỏ hoang to lớn, xương trắng chất đống. Cơn gió lạnh như cương đao kêu khóc gào thét, cắt qua toàn bộ sinh linh và hồn phách.

Di cốt còn sót lại vô cùng to lớn như núi cao biển rộng, thậm chí như dãy núi vắt ngang kéo dài, cho dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn tản ra một luồng uy áp kinh khủng.

Khinh bào buộc nhẹ, nhân tộc đầu đội khăn vuông chậm rãi bước đi, phía trên giày đen bụi mù bám đầy, lại không hề ảnh hưởng đến khí tức nhanh nhẹn của hắn ta, như không hợp với hồng trần vạn trượng, lại không hề liên quan đến tử vong u ám khốc liệt.

Hắn ta đếm rõ số lượng di cốt nặng nề to lớn, đột nhiên đưa tay, cảnh tượng quanh mình thay đổi, trên nơi hoang dã lại không có dấu hiệu nào xuất hiện thêm một gốc cự mộc lồng lộng, khí thế rộng lớn, nối liền thiên địa!

"Cửu Nghi" bình tĩnh nhìn về phía cự mộc, muôn sông nghìn núi mãnh liệt đánh tới từ hư không sau lưng hắn ta, như là biển giận sóng to cuốn về phía Kiến Mộc.

Nhưng giống với tình huống bên Chung Quỳ Liệt, trong chớp mắt "Cửu Nghi" ra tay lại khiến không gian biến ảo, hắn ta và dãy núi trùng điệp đều biến mất khỏi phương thiên địa này.

Bên cạnh giếng cổ, "Tế" lại vung tay áo...

Một thế giới kỳ quái khác xuất hiện trong cái bóng dưới nước giếng.

Bóng dáng từng Kim Tiên nhân tộc di chuyển, đủ loại thủ đoạn công phạt...

Tất cả Kim Tiên nhân tộc bị chuyển đến thế giới khác cùng nhau ra tay với Kiến Mộc.

Nhưng gần như trong nháy mắt tất cả Kim Tiên nhân tộc ra tay, sẽ bị Kiến Mộc chuyển di đến thế giới tiếp theo cùng công kích của bọn họ.

Làn váy dài của "Tế" lại lướt qua miệng giếng, trong nước giếng có một vòng kiếm quang to lớn như mặt trời từ từ sinh ra, huy hoàng sáng chói, ánh sáng ngàn vạn che đậy tất cả cảnh tượng! Trong giây lát, ánh sáng thật lớn chầm chậm kiềm chế, "Tế" mới nhìn rõ cái bóng trong giếng. Trên thuỷ vực ầm ầm sóng dậy, bóng người áo bào xanh giống với Kim Tiên nhân tộc trước đó, đều biến mất trước mặt Kiến Mộc.

1096 chữ

Chương 3172: Một vết kiếm (3)

Trong lá rụng lộn xộn bay múa, trên Kiến Mộc nguy nga bắt nguồn từ trong nước sâu lại thêm một vết kiếm cực mỏng.

Bên giếng, khóe miệng "Tế" cong lên, lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, thành công!

Tiên chức của Kiến Mộc cực kỳ đặc thù, nhưng.

Cũng có cực hạn!

Lúc suy nghĩ, làn váy dài của nàng lại lướt qua miệng giếng...

Hồng hoang.

Bên cạnh Kiến Mộc.

Huyết Phù Đồ lao xuống từ vòm trời, trong lít nha lít nhít cửa ra vào có nhân tộc không ngừng mãnh liệt lao ra như thủy triều.

Khí tức hoàn mỹ tiêu tán, tiên thuật lui tới như mưa.

Huyết nhục văng tung tóe, tàn chi nhao nhao, tiếng chém giết hừng hực như thực chất.

Đại chiến khốc liệt, đạo thể thần hồn, sát khí ngút trời!

Đột nhiên, Kiến Mộc gánh chịu đường lên trời như giới tuyến không thể vượt qua của toàn bộ chiến trường và phương thế giới này, trên thân cây lại xuất hiện dấu vết.

Trong vết kiếm có kiếm ý tinh thuần lạnh thấu xương, sự sát phạt không giữ lại chút nào, không có chút khoan nhượng nào, không có chút gò bó nào tinh khiết cuồn cuộn!

Vết kiếm kia hời hợt, so với khổng lồ Kiến Mộc thì nó vô cùng nhỏ bé, gần như có thể bỏ qua.

Nhưng lúc này dù là một phương nhân tộc hay một phương vạn tộc, chỉ trong chớp mắt này sự tồn tại phía trên tiên nhân đều nhao nhao nhận ra tình huống!

Một phương nhân tộc lập tức sĩ khí tăng vọt: "Đúng là kiếm ý của ‘Hàn Ảm’ chân nhân"

"Hàn Ảm chân nhân đã sắp chặt đứt Kiến Mộc!"

"Ha ha ha ha ha... Cẩu Đọa Tiên, các ngươi cũng có ngày hôm nay!"

"Giết! Cùng chư vị chân nhân giết những Đọa Tiên đáng chết này!"

"Còn có Kiến Mộc! Kiến Mộc vô đạo, hôm nay chúng ta nhất định phải chém!"

"Đồng đạo chúng ta tru diệt vạn tộc, chặt đứt Kiến Mộc, từ đây tử tôn chúng ta tung hoành hồng hoang, không còn gò bó, vĩnh viễn không làm huyết thực, đều trong hôm nay!"

"Báo thù rửa hận cho chư tiền nhân, thái bình thịnh thế cho con cháu chúng ta, tru Đọa Tiên! Trảm Kiến Mộc!"

"Tru Đọa Tiên! Trảm Kiến Mộc!"

Trong chốc lát, gần như tất cả nhân tộc đều cao giọng gầm thét: "Tru Đọa Tiên! Trảm Kiến Mộc!"

"Tru Đọa Tiên! Trảm Kiến Mộc!"

"Tru Đọa Tiên! Trảm Kiến Mộc.."

Một phương nhân tộc khí thế như hồng, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, thanh thế to lớn như nộ lôi cuồn cuộn, không thể ngăn cản!

Nghe lời nói đại nghịch bất đạo như thế, quần tiên một phương vạn tộc đều vô cùng nổi giận: "Huyết thực to gan! Cả tộc làm trái thiên cương, ăn nói ngông cuồng, tội ác tày trời như thế, nên tru! Nên diệt! Tộc này nên diệt!"

"Nhân tộc sinh ra yếu đuối, có thể còn sống đến nay tất nhiên phải biết ơn thiên đạo nhân từ, các ngươi không biết tốt xấu như thế, nghịch thiên mà đi, chính là hành động tự chịu diệt vong!"

"Sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới không còn nhân tộc!"

Trong tiếng rống giận dữ, tiên thuật ầm vang bộc phát.

Vốn tình cảnh đã cực kỳ hỗn loạn, lại càng thêm thảm liệt.

Tri Âm phong.

Trên dung nham như ao máu đỏ, "Luân Hồi", "Tướng Huyền" và "Trọng Minh" đứng sóng vai.

Trông về phía vết kiếm hời hợt trên Kiến Mộc đằng xa, sắc mặt ba vị tổ sư vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào.

Áo bào xám phần phật, "Luân Hồi" bình thản nói: "Hàn Ảm làm không tệ!"

"Cho đến bây giờ, kế hoạch trảm Kiến Mộc vẫn rất thuận lợi"

"Chỉ là bên Bùi Lăng hơi rắc rối"

Làn váy của "Tướng Huyền" đón gió bay múa, vô số ngọc hồ lô bên hông va chạm vào nhau phát ra tiếng kim ngọc êm tai, hắn ta từ tốn nói: "Hiện tại, lựa chọn tốt nhất của hắn là thành Vương!"

"Một giới một Vương, phương thế giới này đã có Tiên Vương Long tộc giáng lâm. "Nhưng Bùi Lăng cũng không phải sinh linh trong đoạn năm tháng này "Vị Long tộc kia cũng không phải Tiên Vương do phương thế giới này sinh dục ra"

"Hai người này đều không có liên quan trên hai đầu trật tự căn bản ‘Vũ và ‘Trụ này"

"Bởi vậy, hiện tại hậu bối này thành Vương không cần phải tranh đoạt biểu tượng và quyền hành của phương thế giới này với Tiên Vương Long tộc giống mấy người chúng ta!"

"Chỉ cần hắn có thể thành Vương, dù thủ đoạn của Kiến Mộc như thế nào cũng không thể ngăn cản được hắn!"

Nghe vậy, "Trọng Minh" khẽ lắc đầu, nói: "Trên người hắn còn thiếu chút gì đó"

"Hơn nữa, chỗ ta không có tiên chức và biểu tượng"

"Chắc rất khó thu hoạch được...

"Trong thời gian ngắn, e rằng hắn không có cách nào thành Vương!" Đối với tình huống của Bùi Lăng, hắn ta hiểu rõ hơn "Luân Hồi", "Tướng Huyền".

Sau khi giao dịch kết thúc, trên đường trở về Tri Âm phong hắn ta cố ý dùng một lý do thuận lý thành chương, phân phối tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc... cho Bùi Lăng cũng vì muốn mượn cơ hội bù đắp điều kiện thành Vương cho vị hậu bối này!

Nhưng đáng tiếc, cuối cùng hậu bối kia chỉ muốn một đầu "Bản nguyên" đại đạo dùng để tăng cường thực lực...

"Không cách nào thành Vương?"

"Luân Hồi" và "Tướng Huyền" nghe vậy đều nhướn mày.

"Luân Hồi" lập tức nói: "Chờ chút.

"Nếu lúc chúng ta sắp chặt đứt Kiến Mộc, Bùi Lăng vẫn không có cách nào leo lên Kiến Mộc, vậy.."

"Tướng Huyền" trực tiếp mở miệng nói: "Vậy không phải vấn đề của Bùi Lăng"

"Mà là bốn vị kia đang ra tay!"

Mưa to như thiên hà trút xuống cuồn cuộn.

Nước mưa cuồn cuộn cọ rửa vạn vật.

Bụi mù lơ lửng đều bị từng tầng màn mưa tẩy đi, giữa thiên địa chưa từng rõ ràng như vậy, mọi tiếng động yên ắng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ầm ầm.

1097 chữ

Chương 3173: Không thể dừng lại

Một bóng dáng huyền bào lặng yên hiện ra từ trong mưa.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Một mảnh sương mù xám xịt chặn tầm mắt của hắn, cũng chặn mưa cuồn cuộn to.

Không do dự chút nào, Bùi Lăng lập tức ra tay, chém ra một đạo đao khí huyết sắc!

Xoạt!

Trong tiếng động lưỡi đao nhẹ nhàng phá không, đao khí mau lẹ như điện, chớp mắt đã chém ra sương mù.

Sương mù như thực chất vỡ ra, lộ ra cự mộc lồng lộng thấp thoáng bên trong.

Nhìn qua Kiến Mộc kết nối thiên địa, cổ xưa tang thương, Bùi Lăng khẽ gật đầu, đã tìm được!

Nhưng sau đó phải thông qua Kiến Mộc trở lại hồng hoang thế nào, vẫn cần cách không hỏi "Trọng Minh" tổ sư một chút... Trong lúc đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía nào đó trên Kiến Mộc.

Nơi này cành lá hơi mỏng manh hơn nơi khác một ít, trong khe hở khá lớn hiện ra một vết kiếm hời hợt phía trên Kiến Mộc.

Trong vết kiếm, kiếm ý thuần túy cô đọng, tràn ngập khí thế sát phạt.

Là vết tích của tổ sư khai phái Hàn Ảm Kiếm tông!

Mặc dù chỉ là một vết kiếm nhàn nhạt, nhưng Kiến Mộc đã bắt đầu bị thương.

Thời gian của hắn không còn nhiều!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng vừa muốn mở miệng niệm nói tôn hiệu "Trọng Minh" tổ sư, hư không quanh người hắn ầm vang biến ảo, trong chớp mắt mưa to, mặt đất nứt nẻ và núi đá hoang vu đều tan thành mây khói.

Thứ xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh rừng rậm cao lớn, u ám.

Từng cây cự mộc đen nhánh che trời.

Toàn thân những cự mộc này màu mực, khí tức âm trầm như đêm, trông như không có chút sinh cơ nào, lại cành lá rậm rạp giăng khắp nơi như mây đen trùng điệp, che đậy mặt trời, đầy cảm giác lạnh lẽo âm trầm. Cây rừng tĩnh mịch, mọi tiếng động yên ắng, dường như trong phương thiên địa này ngoại trừ những cây rừng này thì không còn bất kỳ sinh linh gì khác.

Nhìn hoàn cảnh vô cùng xa lạ xung quanh, Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, Kiến Mộc đã nhận ra hắn đồng thời lại ra tay một lần nữa, chuyển dời hắn đến thế giới tiếp theo!

Bùi Lăng lập tức nhíu mày lại, lúc này không do dự chút nào, lại ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời.

Ngay sau đó, phía trên tán cây như mây đen, mây đen thật sự nhanh chóng tụ tập trên trời trong xanh đung đưa. Màu mực đầy trời, che đậy vòm trời.

Trong nháy mắt, mưa như trút nước gào thét rơi xuống.

Rầm rầm...

Vô số cành lá màu mực bị hạt mưa thô bạo đánh rơi, bay lả tả như mưa rào.

Dưới rừng chảy ra dòng suối màu mực mới toanh, hội tụ thành sông ngòi, uốn lượn như rắn trùng tranh nhau chen lấn chảy đến nơi xa.

Tiếng mưa rơi mênh mông, tất cả mọi thứ trong màn mưa đều hiện ra trong mắt Bùi Lăng.

Trong nháy mắt, hắn khóa chặt một vị trí, huyền bào biến mất không thấy gì nữa.

Rừng rậm màu mực như tín đồ thành kính hội tụ như thủy triều, vây quanh một cái vực sâu không thấy đáy.

Chín sợi dây leo to lớn, vặn xoắn quấn quanh bốc lên từ đáy vực, thẳng vào trời cao.

Gió mạnh mưa rào gào thét đánh tới, bao phủ phương thiên địa này.

Một bóng dáng huyền bào hiện ra từ trong mưa.

Trong chớp mắt Bùi Lăng đi ra từ trong hư không, không gian xung quanh ầm vang vỡ nát, bóng dáng của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Lúc ánh mắt lại rõ ràng, Bùi Lăng thấy được cát vàng mênh mông.

Trong hoang mạc mênh mông vô bờ, cây xương rồng to lớn nguy nga như dãy núi.

Thằn lằn gai to như con nghé nằm sấp, lẫn giáp bằng gai cao thấp chập trùng dữ tợn đáng sợ, từng đôi mắt dọc lạnh lùng nhìn về phía bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện.

Sắc mặt Bùi Lăng nặng nề, vừa rồi hắn che giấu khí tức cực kỳ hoàn mỹ nhưng Kiến Mộc vẫn nhận ra hắn trước tiên!

Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, lại thi triển tiên chức "Mưa xuống".

Trong nháy mắt, trời cao che lấp, mưa rào tầm tã, cuồn cuộn giáng xuống.

Nước mưa thấm vào hoang mạc, tẩy rửa xanh tươi, đập vào trên người thằn lằn gai xám nâu, bắn tung toé thành hơi nước mịt mờ.

Mưa to bao phủ toàn bộ thế giới, Bùi Lăng nhanh chóng khóa chặt vị trí Kiến Mộc.

Bóng dáng của hắn biến mất trong màn mưa.

Cồn cát rộng rãi không có một ngọn cỏ.

Trên đỉnh thường xuyên có gió bão.

Lúc này mưa to tiêu điều cọ rửa bụi mù, hiện ra bóng dáng của một gốc cự mộc nguy nga.

Nơi xa, một bóng dáng huyền bào hiện ra từ trong mưa, chính là Bùi Lăng.

Ánh mắt của hắn xuyên qua màn mưa trùng điệp, trông thấy Kiến Mộc cổ xưa tang thương trên đồi cát, tâm niệm vừa động, cơn mưa to bao trùm phương thiên địa này im bặt dừng lại!

Ngay sau đó, thân hình Bùi Lăng biến ảo, trong nháy mắt hóa thành dáng vẻ Đương Khang.

Khí tức tu vi, hình thể thần hồn của hắn đều không khác Đương Khang chút nào.

Duy trì bản tướng của Đương Khang, Bùi Lăng vung ra bốn vó nhanh chóng chạy tới Kiến Mộc.

Gió mạnh thổi qua tai, lông bờm phần phật, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, nhưng chưa độn đến gần Kiến Mộc, ánh mắt của hắn ngưng tụ.

Đã thấy vết kiếm nhạt phía trên Kiến Mộc sâu hơn một phần!

Phía trên vết kiếm ban đầu lại có thêm một vết búa, trong vết búa tràn ngập ý chiến tranh hung lệ, cuồng bạo.

Nơi ánh mắt chạm đến như trông thấy một trận nạn lửa binh quét sạch thiên hạ, hùng tráng tàn ngược, thế không thể đỡ!

1105 chữ

Chương 3174: Không thể dừng lại! (2)

Khí tức này...

Là tổ sư khai phái Yến Tê thành Hiện tại hắn chỉ thấy được Kiến Mộc bị hao tổn, lại không thấy tổ sư khai phái Yến Tê thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn chắc "Yến Tê" tổ sư đang ra tay ở thế giới khác!

Kiến Mộc bị tổn thương cũng đồng bộ đến thế giới khác...

Không!

Không phải đồng bộ!

Tất cả Kiến Mộc mà hắn nhìn thấy trong các thế giới vừa trải qua đều cùng một gốc!

Kiến Mộc có được tiên chức liên quan với "Không gian", trụ cột của nó đồng thời tồn tại ở tất cả hạ giới!

Suy nghĩ chưa dứt, không gian quanh mình đột nhiên biến ảo, tất cả cảnh tượng đều nhạt lại.

Chẳng mấy chốc, một mảnh vùng quê mọc đầy cây cỏ huyết sắc xuất hiện trước mặt Bùi Lăng.

Vô số rắn hủy đi khắp, mút vào giọt sương ngưng kết trên mặt lá, tiếng tê tê che ngợp bầu trời, khí tức ngai ngái tràn ngập phương càn khôn này.

Lại một lần nữa bị Kiến Mộc chuyển di, sắc mặt Bùi Lăng trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

[Thực Nhật bí lục] không lừa được Kiến Mộc!

Hiện tại hắn đã không cần tìm hiểu sau khi tìm được được Kiến Mộc phải trở về hồng hoang như thế nào...

Bởi vì hắn căn bản không thể đến gần Kiến Mộc!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên phát ra một tràng họ khan kịch liệt: "Hụ khụ khụ khụ!"

Theo tiếng ho khan càng ngày càng kịch liệt, trên dưới cả người hắn tử khí bừng bừng, sinh cơ vốn hừng hực đột nhiên suy kiệt, ngay cả hai đầu lông mày đều bao phủ mấy phần u ám, dường như cả người đều bị tử vong bao phủ, sắp dập tắt mệnh hỏa!

Bùi Lăng lập tức bộc phát ra đao ý cao ngất, đao khí huy hoàng dâng lên, trảm diệt vạn vật, yên đọa tử khí. Khí tức của hắn ổn định lại, một lần nữa miễn cường đè ép sự uy hiếp đến từ U Minh.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Bùi Lăng, sau khi tìm được Kiến Mộc không quan tâm cái gì, càng không cần trở về hồng hoang"

"Trực tiếp leo lên Kiến Mộc!"

"Kiến Mộc kết nối chư thiên vạn giới, dù leo lên Kiến Mộc ở thế giới nào, ngươi cũng có thể trực tiếp đến giới thiên thượng giới, kết thúc ván cờ này!"

"Cũng không cần phải lo lắng cho những đồng bạn kia của ngươi!"

"Chỉ cần ngươi leo lên Kiến Mộc, những người khác muốn leo lên Kiến Mộc vô cùng đơn giản!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đây là giọng của tổ sư "Trọng Minh".

Hắn không do dự chút nào, nhanh chóng nói: "Trọng Minh tiền bối, hiện tại đệ tử căn bản không có cách nào tới gần Kiến Mộc!"

Tiếng nói vừa ra, cũng không lâu lắm, tiếng nói trầm thấp của "Trọng Minh" lại truyền đến: "Bùi Lăng, dù Kiến Mộc nhiều lần chuyển ngươi đến thế giới khác, ngươi cũng không thể dừng lại!"

"Dù đến thế giới gì đều phải đi tìm Kiến Mộc trước tiên!"

"Hiện tại Kiến Mộc đồng thời đối mặt với tám vị Kim Tiên tộc ta, không phải lần nào cũng ra tay được."

"Chỉ cần ngươi leo lên Kiến Mộc trước khi Kiến Mộc bị trảm là được!"

"Nhanh!"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức gật đầu, thời gian gấp gáp, hắn không hề chậm trễ chút nào, lập tức sử dụng tiên chức "Mưa xuống"

Trên bầu trời gió nổi mây phun, mưa to cuồn cuộn lập tức rơi xuống.

Hắn nhanh chóng khóa chặt vị trí Kiến Mộc ở phương này.

Ngay sau đó bóng dáng huyền bào biến mất trong mưa...

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Bên giếng "Quan Thiên", "Tế" váy áo lưu luyến, khép tay áo đứng đó.

Hàng lông mi dài của nàng buông xuống, không chớp lấy một cái nhìn qua cái bóng trong giếng.

Lúc này, nước giếng gợn sóng lăn tăn chiếu rọi ra một cái độc lâu to lớn, toàn bộ độc lâu tái nhợt, trong hốc mắt có huyết diễm hừng hực, khóe miệng nhếch lên thật cao như nở một nụ cười lạnh lẽo quái đản, mang theo tiếng gào thét của phong lôi, hung hăng đâm vào phía trên Kiến Mộc!

Cho dù cảnh tượng im ắng nhưng xuyên qua cái bóng nứt nẻ từng khúc trong hư không, cùng một chùm cành lá nhanh chóng bay xuống, cũng có thể cảm nhận được lực va chạm này.

Lúc này, không gian biến ảo, độc lâu to lớn và một bóng người nơi xa đồng thời biến mất.

Trong cái bóng dưới nước giếng, Kiến Mộc yên tĩnh đứng sừng sững, cứ như tình cảnh vừa rồi đều là huyễn ảnh. Chỉ có điều, vết kiếm nhàn nhạt trên thân cây lại sâu hơn một phần, biến thành một lỗ hổng rõ ràng.

Lỗ hổng như khe, tiêu tán ra từng tia từng sợi khí tức lạnh lẽo, không rõ...

Bên giếng, khóe miệng "Tế" hơi cong lên, lộ ra một nụ cười.

Váy dài như mây lướt qua miệng giếng, nước giếng lại biến hóa...

Có ổ bảo đen nhánh treo cao trên trời, đao thương kiếm kích cùng đủ loại binh khí nhiều như rừng xuyên qua trời cao, gào thét như mưa đánh về phía Kiến Mộc; có trăm tỉ tỉ sinh linh khí tức bành trướng hội tụ như thủy triều, chen chúc thẳng đến Kiến Mộc, bóng người áo bào trắng vòng vàng đứng chắp tay, đôi mắt sắc bén bình tĩnh; có khói chướng ngũ sắc tràn ngập như sương mù, như muốn bao phủ toàn bộ Kiến Mộc, nơi khói chướng đi qua tiếng trùng cắn nuốt che ngợp bầu trời, vạn vật hóa thành hư vô; có áo bào đỏ hồng đạp không mà đứng, nhìn chằm chằm vào cự mộc lồng lộng, trên cự mộc cành lá không gió mà bay, như muốn phân liệt ra...

Hết thế giới này đến thế giới khác đan xen hiện ra.

Kim Tiên nhân tộc không trì hoãn chút nào, bắt lấy tất cả cơ hội toàn lực ra tay với Kiến Mộc. Không gian xung quanh Kiến Mộc dao động như thủy triều tới lui.

1102 chữ

Chương 3175: Không thể dừng lại! (3)

Tất cả Kim Tiên nhân tộc đều bị chuyển đến thế giới tiếp theo trong nháy mắt ra tay.

Nước giếng dập dờn, lại một cảnh tượng xuất hiện: Bóng dáng yểu điệu uyển chuyển đứng trong gió, váy vóc không có chút hình dáng trang sức nào bay múa, lại như tất cả linh tú tuyệt đẹp hội tụ giữa thiên địa. "Tố Chân" khẽ đưa bàn tay trắng nõn lên, chưởng phong gào thét như rồng, chưởng kình cách không đánh vào Kiến Mộc, thần mộc to lớn hơi chấn động, không gian dao động, "Tố Chân" và chưởng kình đồng thời biến mất.

Trong cái bóng, lỗ hổng trên Kiến Mộc lại sâu hơn một phần...

Làn váy dài của "Tế" lướt qua miệng giếng, cảnh tượng do nước giếng soi sáng ra lại thay đổi...

Vừa quan sát Kiến Mộc ở từng thế giới, nàng chậm rãi nói: "Thiên Sinh chân nhân, Kiến Mộc ở vị trí năm ngàn dặm phía trước bên trái chân nhân, có địa thế biến thành trận pháp cách trở, phá vỡ là thấy được.."

"Thứ Vong tôn giả, Kiến Mộc ở vị trí tây bắc cách tôn giả tám ngàn dặm...

"Ma Khiên đại nhân, Kiến Mộc ở vị trí...

Cảnh tượng trong giếng biến ảo như nước thủy triều, lỗ hổng phía trên Kiến Mộc càng lúc càng lớn.

"Tế" yên tĩnh nhìn tình cảnh này, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn có ý cười.

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc Kiến Mộc sẽ không chống đỡ nổi!

Đương nhiên, Kiến Mộc cũng không có khả năng ngồi chờ chết như vậy...

Váy dài nền trắng nhàu kim lại một lần nữa lướt qua miệng giếng.

Lần này, cái bóng trong nước giếng không phải thế giới khác, mà là một tòa Thuỷ tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh.

Cửa điện thông hướng đến nội điện vẫn đóng chặt như vừa rồi.

Khí tức của Long Hậu vẫn ẩn sâu trong điện, thị nữ Thủy tộc quỳ sát ngoài điện, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có chút động đậy nào.

Lại nhìn ra bên ngoài, vô số quan lại hành cung, thị vệ Long tộc đều không có hành động gì.

Kỳ quái...

Vì sao cho đến bây giờ vị Long tộc này vẫn chưa có bất kỳ động tác gì?

Là vẫn chưa phát hiện?

Hay còn lý do gì khác?

"Tế" còn đang nghi ngờ, trong nội điện Thuỷ tinh cung đột nhiên hiện ra một đôi mắt xanh thẳm như biển cả vô ngần, rất bình tĩnh nhìn ra bên ngoài miệng giếng.

"Tế" thay đổi sắc mặt, váy dài lập tức lướt qua miệng giếng.

Nước giếng hơi lăn tăn, Thuỷ tinh cung nhanh chóng nhạt lại, hóa thành cái bóng của nàng.

"Phù.."

"Tế" thở dốc từng ngụm, dù vị Long tộc kia cũng không nhìn tới, ánh mắt chưa thật sự chạm đến nàng, nhưng uy áp kinh khủng của một vị Tiên Vương vẫn khiến nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh mãnh liệt!

Ổn định lại cảm xúc, "Tế" nhanh chóng nói: "Luân Hồi tôn giả, cho tới bây giờ vị Long tộc kia vẫn chưa ra tay.."

"Nhưng có khả năng nàng đã phát hiện...

Còn chưa nói hết câu, một giọng nói lạnh băng sâm nhiên lập tức truyền vào trong tai "Tế": "Thanh Khâu Cửu Vĩ, vì sao muốn làm chó cho nhân tộc?"

Tiên chức "Theo tiếng"!

Nàng cách không truyền lời cho "Luân Hồi" tôn giả, bị Long Hậu cắt ngang!

Vẻ mặt "Tế" thay đổi!

Hồng hoang.

Cự mộc không ngớt, hư không rung chuyển.

Tiếng la giết liên miên như nước thủy triều, đỏ hồng trải rộng vòm trời và mặt đất.

Vô số tiên thuật, pháp tắc, "Bản nguyên" đại đạo lui tới xuyên qua, không gian như bánh quế lập tức nứt nẻ vô số.

Gió bão hỗn độn đen nhánh gào thét trào lên, xé rách ngàn vạn.

Váy của "Không Mông" và "Mặc Côi" đều đã bị máu tươi nhuộm ướt, trĩu nặng vô cùng dinh dính.

Hai nữ tóc mây xoã tung, trâm cởi vòng rơi, trên dưới cả người vết thương chồng chất, giữa vai và cánh tay có vài chỗ mơ hồ có thể thấy được xương cốt sâm nhiên.

Thấy tiên đằng tung hoành trời cao, mưa tên nhao nhao, công phạt như mưa rào đập vào mặt, đã là không thể tránh được, "Mặc Côi" không do dự chút nào, lập tức lấy ra một vòng ánh sáng oánh nhuận.

Ánh sáng trong vắt như ánh trăng hậu thế, bên trong có một cái khay ngọc xinh xắn linh lung chìm chìm nổi nổi, tản ra khí tức hoàn mỹ mờ mịt.

Đây là tiên khí (Vạn Thủy Tiên Bàn], Bùi Lăng đã đưa cho nàng trước khi khai chiến!

"Mặc Côi" lập tức thôi động nó, một cái bong bóng óng ánh bảy màu đột nhiên sinh ra, lập tức bao bọc hai người ở trong đó.

Trông bong bóng sáng long lanh nhẹ nhàng, như gió nhẹ cũng có thể nát nhưng...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, không gian lấy bong bóng làm trung tâm hiện ra vết rách như mạng nhện.

Bong bóng run rẩy dữ dội, dường như có thể hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào, lại thành công đỡ được tất cả công phạt!

Chỉ có điều, sau khi thôi động (Vạn Thủy Tiên Bàn], thời thời khắc khắc đều thôn phệ rất nhiều tiên lực.

Chẳng mấy chốc "Mặc Côi" đã hơi không chống đỡ nổi, "Không Mông" đứng bên cạnh lập tức lấy ra Thất Huyền Cầm khí tức cổ xưa.

Đây là (Lăng Ba Hàn Long Cầm], cũng là tiên khí Bùi Lăng tặng cho!

"Không Mông" không rảnh dọn sạch máu đen giữa ngón tay, nhanh chóng kích thích dây đàn, đàn tấu một nhạc khúc có làn điệu gấp rút như có thiên quân vạn mã tung hoành ngang dọc.

Tiếng đàn tranh tranh, thiên địa biến sắc vì đó.

Tất cả công phạt chi thuật đánh về phía bong bóng bị cách không chấn vỡ trong khoảnh khắc, hóa thành hư vô tản đi.

Rất nhiều tiên nhân ngoại tộc vây công hai người đều khí huyết sôi trào!

Thế công đột nhiên ngừng lại, bóng dáng "Không Mông" và "Mặc Côi" biến mất không thấy gì nữa!

1075 chữ

Chương 3176: Đúng là đưa tới!

Thấy hai tên nhân tộc kia trốn chạy, rất nhiều tiên nhân ngoại tộc cũng không chậm trễ, lập tức lao thẳng đến các nhân tộc khác ở xung quanh...

Rầm rầm rầm...

Đại chiến hừng hực, huyết vũ cuồn cuộn.

"Không Mông" và "Mặc Côi" xuất hiện trong một phương hư không yên lặng.

Vừa hiện thân, khóe miệng "Không Mông" đã chảy ra một vệt máu, lại không rảnh lau đi, dồn dập nói: "Càng đến gần Kiến Mộc, càng nhiều Đọa Tiên ngoại tộc, chỉ dựa vào hai người chúng ta không xông qua được!"

"Trong tay chúng ta có tiên khí do Bùi Lăng tặng, còn như vậy, những người khác càng không trèo lên được Kiến Mộc!"

"Hơn nữa, chắc chắn bên Bùi Lăng đã gặp phải rắc rối"

"Tiên nhân ngoại tộc bình thường không cản được một đao vừa rồi của hắn!"

"Chỉ có điều, hắn chỉ xuất một đao đã biến mất!"

"Mặc Côi" khẽ gật đầu, thật nhanh nói: "Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ, hiện tại chúng ta bình yên vô sự, chắc chắn Bùi Lăng cũng không có vấn đề gì."

"Về phần leo lên Kiến Mộc...

"Bây giờ chúng ta không đủ thực lực, tạm thời đừng cân nhắc việc đến gần Kiến Mộc, đi chém giết những tán tiên ngoại tộc thực lực không mạnh kia trước"

"Như thế mới mua được lực lượng mạnh từ chỗ ‘Trọng Minh tiền bối, lại bàn bạc tiếp!"

"Không Mông" đồng ý gật đầu: "Được!"

Hai người đang nói, phía trên Kiến Mộc tiên nhạc đại thịnh, hào quang thụy khí gào thét bộc phát, huyết quang cuồn cuồn lại xé rách rơi xuống, để lộ ra cảnh tượng trời trong xanh cuồn cuộn, tiên cung cheo leo.

Chỉ thấy thái loan nhao nhao, mây vàng uốn lượn, vây quanh hơn mười vị tiên nhân ngoại tộc giáng lâm phương thế giới này từ Kiến Mộc.

Những tiên nhân ngoại tộc vừa giáng lâm, khí tức rộng lớn như vực sâu không thể đo lường, cuồn cuộn mênh mông, lại đều là cảnh giới Kim Tiên!

Hồng hoang.

Một cây trường côn như chế tạo từ sao băng, tinh vân quanh quẩn như sương mù, mang khí thế như vạn tấn gào thét rơi xuống.

Oanh! !

Trong tiếng vang như đất rung núi chuyển, không gian nứt nẻ từng khúc.

Một bóng dáng đen nhánh như sao băng rơi xuống đất.

Hắn ta như ám ảnh ngưng tụ mà thành, tản ra khí tức tai ương, tai hoạ, chính là "Họa"!

Lúc này, khí tức của nó hỗn loạn, hồn phách rung chuyển một hồi lâu.

Lại không kịp thở dốc, vội vàng trực tiếp chui vào lòng đất.

Hiệu quả [Đồng Pháp Thiên Ấn] mà "Không Mông" cho nó đã sớm mất đi hiệu lực.

Đây không phải vì [Đồng Pháp Thiên Ấn] đã đến giờ, mà là bên "Không Mông" cũng gặp phải tình huống cực kỳ hung hiểm, thủ đoạn bị cắt ngang Hiện tại khí tức của nó đã rơi xuống Đại Thừa kỳ, chỉ là sự tồn tại như giun dế trên chiến trường.

Nhưng cũng may, liên tục mấy lần vận khí của nó rất không tệ!

Mỗi lần có nhân tộc muốn ra tay với nó, vừa hay có tiên nhân những tộc quần khác để mắt tới tên nhân tộc kia!

Lúc này, trên người nó đầy thương thế ngổn ngang lộn xộn, lại không phải nhân tộc gây nên, mà bị dư uy của đại chiến tác động đến!

Liên tục mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại vì đủ loại trùng hợp trốn được một kiếp, nó mơ hồ biết chút nguyên nhân...

Cái này là "Nhân quả" tới từ trên người Bùi Lăng!

Nó đã từng vì việc thuận lợi mở ra tiên lộ, giúp Bùi Lăng mấy lần.

Đặc biệt là một lần "Vong" muốn ra tay với Bùi Lăng bị nó ngăn cản...

Lúc đó, Bùi Lăng đã hoàn thành tiên lộ khiêu chiến chín tông.

Mặc dù nó cũng vì tiên lộ thuận lợi mới tiện tay hành động, nhưng đối với Bùi Lăng ngay lúc đó lại là một cọc nhân quả cực lớn!

Những nhân quả này nếu ứng trên người tu sĩ tầm thường, tất nhiên không thể có hiệu ứng cường đại như vậy. Nhưng bây giờ Bùi Lăng đã là "Tiên", là một bộ phận thiên đạo! Nhân quả trên người hắn liên quan đến thiên đạo trong nơi tối tăm!

Những tiên nhân nhân tộc vừa ra tay với nó, cùng tiên nhân những tộc quần khác vừa hay giúp nó ngăn lại tiên nhân nhân tộc, đều có thực lực kém xa Bùi Lăng!

Cho dù Bùi Lăng không ra tay, nhưng những tiên nhân này vẫn vô thức bị nhân quả của Bùi Lăng ảnh hưởng ở một mức độ nào đó! Nhưng bất cứ chuyện gì đều có giá phải trả.

Bên nó liên tục gặp "vận may", không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn bên Bùi Lăng sẽ liên tục gặp "vận rủi"...

Hơn nữa, "Họa" có một loại dự cảm rất mãnh liệt, chỉ cần leo lên Kiến Mộc, đoạn nhân quả này sẽ triệt để hoàn thành!

Sau đó con đường thăng tiên thành hay bại, đều không liên quan đến Bùi Lăng!

Trong lúc đang suy nghĩ, cả vùng ầm vang chấn động như bị nấu sôi.

Dường như có khí tức cực kỳ cường đại mênh mông giáng lâm phương thế giới này!

Chỉ có điều, không phát hiện khí tức Bùi Lăng, "Họa" không hề có dự định thoát ra mặt đất, ngược lại tiếp tục chạy tới chỗ sâu hơn trong lòng đất...

Hồng hoang.

Nhân tộc và vạn tộc vẫn còn tiếp tục chém giết.

Tiên thuật xuyên qua, ánh sáng bảy màu chiếu rọi thiên địa, lưỡi đao như mưa, mũi tên như mây, lực lượng cường đại gào thét trong mỗi một tấc thiên địa, xé rách hư không, mặt đất chân động, nhao nhao chôn vùi...

Bóng núi trùng điệp, trời cao sáng tắt.

Bốn người "Thanh Nhung"

"Phiếm Khoát", "Ly Đình" và "Tình La" đều toàn thân đẫm máu, pháp bảo bản mệnh chìm chìm nổi nổi quanh người, chống ra một phương yên ổn trong uy năng loạn lưu.

1094 chữ

Chương 3177: Đúng là đưa tới! (2)

Lúc này, toàn bộ bọn họ vết thương chồng chất, lại không để ý tới chút nào, khí tức phồng lên, pháp quyết kết động, đang liên thủ đối phó một đầu tán tiên ngoại tộc loại chim.

Tán tiên ngoại tộc kia lông vũ tươi đẹp, mỏ như lưỡi câu, lợi trảo, sau lưng có năm cái lông đuôi phiêu đãng như dải, lúc nhìn quanh đôi mắt sáng rực.

Hắn ta xoay quanh trời cao, bay vút linh xảo. Thỉnh thoảng về xuống một cái, xuyên qua hư không, xuyên qua vạn vật.

Trong lúc hai cánh bay nhảy lại có gió mạnh sinh ra, mài mòn đạo thể thần hồn, cực kỳ hung mãnh!

Bóng núi trùng điệp liên tiếp, không ngừng ngăn cản công phạt của tán tiên ngoại tộc, còn có núi đá cao lớn sinh ra trong hư không, hung hăng nện xuống hắn ta.

Sau khi một đao của Bùi Lăng chém giết tên tiên nhân ngoại tộc kia, bốn người bọn họ lập tức đạt được mấy pháp tắc xa lạ, thực lực đều tiến nhanh!

Hiện tại dựa vào sự phối hợp vô cùng ăn ý giữa đôi bên, cuối cùng mới đứng vững trận cước trên chiến trường.

Đương nhiên, đây chỉ là cách tự vệ cơ bản nhất.

Muốn tiến thêm một bước, leo lên Kiến Mộc là chuyện không thể nào!

Rầm rầm rầm...

Vù vù khuấy động, chấn nhiếp hư không.

Vô số tiên thuật, pháp tắc, "Bản nguyên" đại đạo xuyên qua như mưa, xé rách phương không gian này.

Ngay lúc này, tiên nhạc đại thịnh áp đảo chúng lại, có tường vân, thụy khí, ánh sáng chen chúc hiện ra, mấy tên Kim Tiên tay áo bồng bềnh vây quanh, giáng lâm phương thế giới này từ trên Kiến Mộc.

Khí thế mênh mông thuộc về Kim Tiên lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường.

Cảm nhận được uy áp kinh khủng trước nay chưa từng có, bốn người "Thanh Nhung"

"Phiếm Khoát", "Ly Đình" và "Tình La" đều giật mình.

Những tiên nhân ngoại tộc đột nhiên giáng lâm này, mỗi một vị chỉ cần động ngón tay là có thể nhẹ nhõmnghiền chết bọn họ!

Còn chưa suy nghĩ hết, không gian bên cạnh Kiến Mộc ầm vang vỡ nát, trong nháy mắt cắt chém nhao nhao. Tất cả tiên nhân vừa hạ giới lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Rầm rầm rầm...

Mặt đất và hư không đều rung động kịch liệt, đủ loại thủ đoạn công phạt tiếp tục lui tới.

Trời cao ngũ sắc phân loạn, ngũ hành điên đảo, tứ tượng hỗn độn...

Hồng hoang.

Tri Âm phong.

Nham đỏ như máu bao trùm toàn bộ đỉnh núi.

Trên đỉnh vách đá như huyết trì, ba bóng người ống tay áo đón gió, đang đứng sừng sững.

"Trọng Minh" trầm thấp nói: "Hiện tại Bùi Lăng vẫn chưa leo lên Kiến Mộc"

Ở bên cạnh hắn ta, áo bào xám bay múa, khuôn mặt "Luân Hồi" phía dưới mũ trùm không rõ đêm ngày, tiếng nói bình tĩnh: "Đợi thêm một chút nữa, xem sáng mai thế nào"

"Kiến Mộc tổn thương càng nặng, hắn càng có nhiều thời cơ!"

Cách đó không xa, "Tướng Huyền" vuốt ve ngọc hồ lô bên hông, bình thản gật đầu không nói gì.

Lúc này, trên Kiến Mộc có tiên nhạc vang lên, ánh sáng thụy khí ầm vang nhảy nhót, trong ánh sáng rực rỡ có mười mấy tên Kim Tiên nhẹ nhàng lâm trần.

Nhìn tình cảnh này, sắc mặt ba người bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ thay đổi nào.

Ngay sau đó, không gian gần Kiến Mộc biến ảo, tất cả Kim Tiên vừa hạ giới đã biến mất không thấy gì nữa.

Dòng sông rộng rãi, cỏ cây um tùm rậm rạp.

Trong tầm mắt là thuỷ vực mênh mông vô bờ, màu nước trong veo như thủy tinh to lớn.

Dưới nước trên nước đều mọc đầy cỏ cây rậm rạp, xòe ra như lông vũ, nhẹ nhàng xoã tung, chiếu rọi bầu trời xanh vạn dặm, không biết trời và nước ai trên ai dưới, giữa vạn dặm như liền thành một khối.

Gió mềm thổi tới từ bốn phương tám hướng, ngàn vạn cành lá lay động khiến sóng nước lấp loáng, sóng xanh bành trướng.

Một bóng người huyền bào đột ngột xuất hiện.

Bùi Lăng nhìn quanh một vòng phát hiện mình lại bị chuyển vào một phương thế giới mới, lập tức cau mày.

Lỗ hổng trên Kiến Mộc càng lúc càng lớn!

Hắn lại bị lặp đi lặp lại na di đến thế giới khác, từ đầu đến cuối không cách nào leo lên Kiến Mộc.

Tin tức tốt duy nhất, bắt đầu từ lần thứ hai hắn bị Kiến Mộc chuyển dời đến thế giới khác, không còn một quân cờ nào vẫn lạc!

Đương nhiên, điều này cũng nói rõ nhân tộc đang chiếm ưu thế trong trận chiến hồng hoang Tiếp theo, tốc độ Kiến Mộc bị trảm sẽ càng lúc càng nhanh!

Cho đến bây giờ, hắn đã bị Kiến Mộc na di đến mười tiểu thế giới, ngay cả đụng cũng không đụng vào Kiến Mộc một chút!

"Tiên tổ khác có thể thành công, nói rõ Trọng Minh tổ sư nói không sai"

"Đồng thời đối phó nhiều vị Kim Tiên như vậy, không phải lần nào Kiến Mộc cũng kịp ra tay.."

"Nhưng mỗi lần chỉ cần ta tới gần Kiến Mộc, Kiến Mộc có thể lập tức chuyển dời ta đến thế giới khác.

"Nhiều lần như vậy chưa từng thất thủ!"

"Là số lần ta thử không đủ nhiều?"

"Hay là vận khí quá kém?"

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại dùng ra tiên chức "Mưa xuống", khóa chặt vị trí Kiến Mộc ở phương thế giới này.

Ngay sau đó, huyền bào lặng yên biến mất trong mưa.

Lũ lụt mênh mông, cỏ cây um tùm vây quanh một gốc cự mộc đứng thẳng tắp từ đáy nước, uốn lượn trong mây, nối thẳng vòm trời.

Rầm rầm...

Mưa to bao phủ thiên địa, mặt nước nổi lên vô số gợn sóng.

Huyền bào xuất hiện trong cơn mưa, ngắm nhìn cự mộc lồng lộng xa xa, Bùi Lăng đang muốn chạy về phía đó, năm bóng dáng khí tức hung bạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kiến Mộc!

1094 chữ

Chương 3178: Đúng là đưa tới! (3)

Trong năm bóng người này, người ở giữa loại chó mặt người, cầm trường nhận trong tay.

Bên trái hắn ta là một con cự quy toàn thân màu sắc ôn nhuận như ngọc, hắn ta chim thú, đuôi rắn, trong bụng có tiếng phán mộc phát ra, to rõ ngắn ngủi.

Bên trái cự quy là thân ngựa mặt người, hoa văn hổ, cánh chim, có cơn gió dài màu xanh nhạt quấn lấy thể xác, trông nhẹ nhàng mau lẹ.

Ở bên phải tiên nhân ngoại tộc loại chó mặt người kia cũng là một bóng dáng loại chó, hắn ta có vằn báo, đầu mọc sừng trâu, trong cổ họng gầm gừ như sủa.

Ngoài cùng phía bên phải là một bóng dáng loại hồ đạp không mà đứng, Cửu Vĩ, chín đầu, hổ trảo, giọng như trẻ sơ sinh.

Năm bóng dáng ngoại tộc đều khí cơ cường đại, cả người hoàn mỹ không một tì vết, đều là Kim Tiên!

Là Sơn Huy, Toàn Quy, Chiêu Ti, Giảo, Long Điệt!

Bùi Lăng nhướn mày, lúc trận chiến hồng hoang vừa bắt đầu, hắn không thấy năm tên Kim Tiên ngoại tộc này bên cạnh Kiến Mộc.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc năm tên Kim Tiên này vừa hạ giới từ Kiến Mộc!

Ngay lúc Bùi Lăng thấy năm tên Kim Tiên ngoại tộc này, đám tiên nhân Sơn Huy cũng đã nhận ra Bùi Lăng!

Năm tên Kim Tiên ngoại tộc cùng nhau quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bùi Lăng.

Sơn Huy khẽ cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười khoa trương mà quái đản.

Ngay sau đó, ngàn vạn dòng nước, vô số cỏ cây ầm vang đổ sụp, vực sâu khổng lồ xuất hiện phía dưới Bùi Lăng, trong cát đá nghiêng đổ cuồn cuộn có lực hút kinh khủng sinh ra muốn kéo Bài Lăng vào trong đó, vĩnh viễn chôn dưới đáy.

Tiên chức "Thiên tai".

Cả người Bùi Lăng rơi xuống phía dưới vực sâu, như một khối đã bị ném bỏ nên rơi xuống như thế.

Nhưng khí tức quanh người hắn ầm vang bộc phát, thân hình lập tức dừng lại giữa không trung.

Mặc cho lực hút cuồn cuộn thôn phệ tất cả dòng nước, hoa cỏ, bùn cát... Xung quanh, mặc cho thiên tai lặp đi lặp lại bộc phát, từ đầu đến cuối không hề bị lay động.

Nhưng ngay sau đó Bùi Lăng phát hiện hai chân của mình mất đi tri giác, rõ ràng trên dưới cả người không có chút vết thương nào, nhưng lại cứng ngắc như đầu gỗ, không cách nào động đậy.

Tiên chức "Tê liệt".

Không đợi Bùi Lăng đáp trả, hắn lại cảm thấy đạo thể suy yếu trước nay chưa từng có, vô số cảm giác yếu ớt xông lên đầu, ngay cả nâng một ngón tay cũng cảm thấy gian nan.

Tiên chức "Ôn dịch".

Hồng hoang.

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

"Tế" váy dài chấm đất đứng bên giếng "Quan Thiên", nhìn chằm chằm cái bóng dưới giếng.

Lúc này, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm nghị, trong tối tăm như có một ánh mắt vô cùng kinh khủng cách muốn sông nghìn núi, từ xa xa nhìn chằm chằm vào nàng Ánh mắt kia rất bình tĩnh, bên trong lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó mà miêu tả, như một lưỡi đao treo cao trên đỉnh đầu, tùy thời tùy chỗ có thể rơi xuống.

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, "Tế" lập tức ổn định nỗi lòng, trầm giọng nói: "Long Hậu nương nương, ta không biết ngươi có ý gì!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thần miếu như rơi vào hầm băng!

Ý lạnh vô hình bao phủ phương này.

Trên mặt đất có sương tuyết lặng yên hiện ra, cỏ cây nhao nhao ngăn trở, lá rụng như mưa, dường như trong nháy mắt đã tiến vào trời đông giá rét.

Hàng lông mày kẻ đen của "Tế" nhíu chặt, lập tức biết Long Hậu đã khám phá ra thân phận của nàng, nói thêm một câu cũng là thừa thãi!

Trong lúc suy nghĩ thật nhanh, "Tế" không nói nhảm, khí tức cả người khuấy động, đã làm xong chuẩn bị liều mạng một lần!

Long Hậu đã tìm tới nàng, không có gì bất ngờ xảy ra đối phương sẽ đích thân xuất hiện trong trận chiến hồng hoang này.

Hiện tại có thể kéo đối phương một khắc là một khắc!

Ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng của Long Hậu lại truyền đến: "Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Tế" trầm mặc không nói, nhưng miệng lại không bị khống chế mấp máy: "Bùi Lăng"

Lời mới vừa ra khỏi miệng, "Tế" lập tức thay đổi sắc mặt, là tiên chức "Trung thực".

Tiếp theo Long Hậu hỏi cái gì, nàng sẽ thành thật trả lời cái đó!

"Tế" lập tức vung làn váy dài, một mặt thủy kính to lớn xuất hiện trước mặt nàng.

Mặt kính vô cùng rõ ràng soi sáng ra bóng dáng của nàng.

"Tế" nhìn chằm chằm mình trong kính, trong hai con ngươi nổi lên ánh sáng nhàn nhạt như mộng ảo.

Cùng lúc đó, "Tế" trong kính như sơn thủy sau cơn mưa, rừng hoa vào xuân, ráng mây đầy trời lúc hoàng hôn...

Khuôn mặt vốn đã vô cùng nổi bật, xa hoa lộng lẫy, lại như được gia trì một tầng vầng sáng mông lung, càng có vẻ tuyệt sắc khuynh thành, có một không hai.

"Tế" bình tĩnh nhìn bóng dáng của mình, hai con ngươi dần hóa thành một mảnh si mê.

Tiên chức "Mê hoặc"

Mình mê hoặc mình, để mình có thể đối đầu với sự tra hỏi của Long Hậu!

Nhưng "Tế" chờ giây lát, Long Hậu lại không tiếp tục đặt câu hỏi.

Ngay lúc vô cùng nghi ngờ, "Tế" phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm vô cùng kinh khủng kia lặng yên biến mất.

Ý lạnh xung quanh cũng đang nhanh chóng tiêu tán.

Thanh Khâu sum suê tươi tốt lập tức khôi phục vẻ um tùm bốn mùa như mùa xuân.

Cỏ cây xinh đẹp, nước biếc ung dung, tất cả như thường.

Dường như tất cả chuyện vừa rồi là ảo giác.

Đây là... Xảy ra chuyện gì?

"Tế" lập tức cảm thấy rấy kỳ quái, nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng thấy rõ tất cả...

1105 chữ

Chương 3179: Vật liệu thành Vương

Lúc này, một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt truyền vào trong tai nàng: "Tế, hiện nay tình huống bên đám người ‘Hàn Ảm như thế nào?"

"Tế" lập tức lấy lại tinh thần, là giọng "Luân Hồi" tôn giả!

Nàng vội vàng cúi đầu đáp: "Ta lập tức đi xem!"

Nói xong, "Tế" nghĩ tới điều gì đó, lập tức lại nói, "Tôn Giả, vị Long tộc kia hơi kỳ quái "Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa có bất cứ hành động gì"

"Dường như còn chưa nhận thấy tình huống bên Kiến Mộc.."

Nước trong và gợn sóng trong thuỷ vực đều bị nhuộm thành đỏ hồng.

Ngàn vạn cỏ cây, phân cách ào ào.

Vết rách như mạng nhện từ trời xuống đất trải rộng phương thế giới này.

Đao ý cao ngất thẳng vào mây xanh, tràn ngập càn khôn, ngón tay chập lại như lưỡi đao sắc bén, sát ý rào rạt vô cùng kinh khủng.

Một bộ huyền bào đứng giữa không trung, trên đỉnh đầu hiện ra mười vòng mặt trời huy hoàng, khí tức Đại Nhật chân hỏa tràn ra mỗi một tấc hư không, im ắng gầm thét, tràn ngập, hoành hành ngang ngược.

Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi muôn phương, càng làm nổi bật Bùi Lăng khí cơ bành trướng cường đại, vực sâu như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, thâm thúy cuồn cuộn.

Lúc này, áo bào phần phật, tất cả thương thế trên dưới cả người hắn đều đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn chút hao tổn nào nữa.

Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Sau cuộc chiến gió nhẹ thổi qua, chất lỏng ấm áp chậm rãi nhỏ xuống, đập vào mặt nước ửng đỏ, làm màu nước vốn như mây tàn lại tăng thêm mùi tanh.

Hai con ngươi của Chiêu Ti mở to, lông bờm máu đen dinh dính như nước bùn bị Bùi Lăng xách giữa không trung.

Vết đứt gãy ở phần đầu sạch sẽ trơn nhẵn, vết máu chảy xuống như mưa phùn lộn xộn tung bay. Trong hư không cách đó không xa, thể xác như tuấn mã chậm rãi rơi xuống, trên cổ hắn ta không có vật gì, mặt nước bao la vì vật nặng rơi xuống mà nổi lên từng tầng gợn sóng, hài cốt đẩy ra vô số hoa cỏ.

Bụng ngựa nổi lên cao cao, trong khe hở nứt nẻ đang không ngừng sinh ra từng Tiểu Chiêu Ti. Như con kiến dọn nhà, từng chút một cắn nuốt lực lượng và khí số của Chiêu Ti.

Bên cạnh thể xác Chiêu Ti là nửa bên thể xác của Giảo đang chìm chìm nổi nổi, nửa bên thể xác của hắn ta không cánh mà bay, trong huyết nhục có thể thấy rõ ràng xương cốt trắng đục xen lẫn nội tạng ngũ sắc. Lúc này, phần bụng Giảo cũng gồ lên như núi đồi, chống đỡ ra từng vết rách.

Vô số Tiểu Giảo tranh nhau chen lấn leo ra, lúc nhìn quanh vẻ mặt gian xảo, nhanh chóng chia sẻ Giảo.

ừng ực... ừng ực...

Bọt khí nho nhỏ không ngừng dâng lên, Toàn Quy lơ lửng trong dòng máu đỏ hồng.

Dưới nước, bốn chân to to nhỏ nhỏ đều đã bị chặt đứt, chỉ còn lại mai rùa trụi lủi, phía trên mai rùa trải rộng vết rách, miệng vết thương ngổn ngang lộn xộn có máu tươi ào ạt chảy xuôi, dường như chỉ thiếu một chút nữa là kết cục chia năm xẻ bảy.

Không biết gai nham sinh ra từ nơi nào từ trong nước sâu, từ chỗ nước sâu hung hăng đâm vào ngực bụng của hắn ta.

Dù là như thế, phần bụng nứt ra của Toàn Quy còn đang không ngừng sinh dục Tiểu Toàn Quy... Sơn Huy bồng bềnh giữa không trung, lúc này trên dưới cả người hắn ta mọc đầy từng khuôn mặt người.

Mỗi một khuôn mặt người đều nhếch khóe miệng lên thật cao, nở nụ cười khoa trương lại quái đản, trong cái miệng khó mà tính toán không ngừng phát ra tiếng cười "ha ha ha", âm trầm khiếp người. Bụng nó cũng to như nổi trống, không ngừng sinh dưỡng từng Tiểu Sơn Huy.

Cây cỏ tản mát trong dòng nước xiết hội tụ thành bè, lông tóc cả người Long Điệt không tổn hao gì, hai mắt nhắm nghiền nằm ngửa trên bè cỏ, hô hấp đều đặn, khí tức bình ổn, đắm chìm trong giấc ngủ mơ không cách nào tỉnh lại.

Bụng nó phồng lên, đang không ngừng sinh ra từng đầu Tiểu Long Điệt.

Lúc này, cái đầu Chiêu Ti bị Bùi Lăng xách trong tay tiếng nói ầm vang: "Nhân tộc! Ngươi không giết được chúng ta!"

"Chúng ta đều là Kim Tiên, bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi!"

"Các ngươi chỉ là tộc quần huyết thực, bất kính thiên mệnh, không sợ thiên cương, cả tộc lại đi thí tiên, muốn trảm Kiến Mộc, thật sự cả gan làm loạn, nên tru nên diệt!"

"Lần này số lượng Kim Tiên hạ giới rất nhiều"

"Chỉ là tộc quần yếu ớt, ý đồ tranh đoạt khí số cùng vạn tộc, căn bản là kiến càng lay cây, si tâm vọng tưởng!"

"Hơn nữa, biến cố như thế liên quan trọng đại, không lâu sau vị Long tộc sẽ phát hiện.

"Đến lúc đó, ngươi còn có cả nhân tộc đều chắc chắn phải chết"

Ầm.

Bùi Lăng dùng lực, một tay bóp nát đầu Chiêu Ti, tiếng động nặng nề rơi khắp tứ phương.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, không hề để ý tới Kim Tiên còn lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Kiến Mộc, tiếng nói bình thản: "Bản tọa muốn đi thượng giới"

"Kính xin Kiến Mộc.."

Còn chưa nói hết lời, cảnh tượng trước mặt hắn thay đổi, sa thạch năm màu như khuẩn nấm cao vút chống ra vô số cái ô có to có nhỏ, che ngợp bầu trời đập vào tất cả tầm mắt.

Cùng lúc đó, hơi nước ướt át đặc biệt của thuỷ vực bao la rút đi, cơn gió mang theo đất cát và bụi bặm vù vù bay tới.

Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, Kiến Mộc lại chuyển hắn đến thế giới tiếp theo!

Hắn đang muốn tiếp tục thi triển tiên chức "Mưa xuống" khóa chặt Kiến Mộc, ba bóng dáng Kim Tiên ngoại tộc đột nhiên hiện ra ở trong không trung!

1098 chữ

Chương 3180: Vật liệu thành Vương (2)

Ba bóng dáng này, ngoài cùng bên trái thân cá, đầu rắn, sáu chân, tai mắt như ngựa, nhìn hung lệ quái đản, khí tức lại công chính bình thản, mơ hồ có ý nặng nề; Người ở giữa loại quạ, ba đầu, sáu đuôi, lúc nhìn quanh không ngừng phát ra tiếng cười khặc khặc, lông vũ sáng ngời, um tùm trơn trượt; Ngoài cùng bên phải như ngựa, sau lưng mọc ra hai cánh, mặt người, đuôi rắn.

Ba bóng dáng khí tức bành trướng cường đại đều là Kim Tiên, chính là Nhiễm Di, Kỳ Dư và Thục Hồ dị chủng hồng hoang!

Bùi Lăng nhướn mày, ra tay lại không chậm chút nào, đao khí cuồn cuộn gào thét chém xuống! Đao khí chảy xiết tuỳ tiện như thương hải hoành lưu, tùy ý lưu chuyển, nơi đi qua vạn vật đều hóa thành một mảnh huyết sắc cuồn cuộn.

Oanh! !

Đại chiến ầm vang bộc phát, tiên thuật, tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo kịch liệt va chạm, lửa gió bắn tung toé trong chớp mắt, bao phủ phương thiên địa này.

Một lát sau, mưa như trút nước, cuồn cuộn giáng xuống.

Bóng dáng Bùi Lăng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nước mưa như trút nước, cọ rửa thể xác ba tên Kim Tiên, trên cổ bọn họ đều là một mảnh trống rỗng.

Cái bụng nổi lên cao cao mở rộng, vô số Tiểu Nhiễm Di, Tiểu Kỳ Dư, Tiểu Thục Hồ đang chen chúc ra...

Trong thung lũng nham thạch chen chúc, có cự mộc đột ngột mọc lên từ mặt đất, thẳng vào vòm trời, khí tức tang thương cổ xưa cũng trải qua vô số năm tháng...

Mây mưa tiếp cận, màn mưa lững lờ.

Bùi Lăng xuất hiện từ trong mưa, ánh mắt như điện cách không nhìn về phía Kiến Mộc.

Thần mộc gánh chịu con đường thành tiên vẫn nguy nga, lỗ hổng trên đó không mở rộng nữa.

Sau khi thấy rõ, Bùi Lăng lập tức thầm thở phào, hắn thi triển độn pháp lao nhanh về phía Kiến Mộc. Ngay sau đó... Không gian như gợn nước dao động, cảnh tượng trước mặt Bùi Lăng biến hóa, hơi khói như ráng mây mãnh liệt tới, hắn thấy mình đứng trong một mảnh hư không trống rỗng, trên dưới trái phải đều là sương dày.

Trong sương mù có từng tia từng sợi sự vật giăng khắp nơi như lưới, kết nối trong hư không tạo ra một con đường gập ghềnh.

Con đường như treo nổi trong nước, sáng long lanh, phiêu dật, lúc lay động mềm mại như sợi.

Lại đến một thế giới mới.

Bùi Lăng cau mày lại không tiếp tục sử dụng tiên chức "Mưa xuống"

Hắn có loại cảm giác mơ hồ, chỉ cần hắn tới gần Kiến Mộc sẽ không ngừng bị chuyển đi thế giới khác, vĩnh viễn không có điểm dừng!

Trong tối tăm, dường như có một loại lực lượng không nói rõ được ngăn cản hắn leo lên Kiến Mộc!

Cho đến khi Kiến Mộc thật sự bị trảm...

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nghĩ tới điều gì đó, lúc này không do dự chút nào lại ngẩng đầu nhìn trời.

Trên bầu trời, mây đen đột nhiên sinh ra như đổ mực nước lên giấy tuyên nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt đã hóa thành một mảnh trùng điệp như vô biên vô hạn.

Mây mù mờ mịt, hơi nước hội tụ.

Chẳng mấy chốc, mây mưa vừa bay đến, lại là mưa rào xối xả mịt mù.

Tiên chức "Mưa xuống"!

Thông qua cảm giác mưa to, Bùi Lăng lập tức khóa chặt vị trí của Kiến Mộc ở phương thế giới này.

Hắn rút đao ra khỏi vỏ, một vòng huyết nguyệt trong vắt lập tức ầm vang hiện ra ở sau lưng hắn!

Huyết nguyệt nhanh chóng lên không, có khí tức lạnh lẽo, u ám, quỷ bí, sâm nhiên, sa đọa... Hỗn độn tản khắp bốn phương.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, hung hăng trảm về một phương hướng Chỉ một thoáng, mọi tiếng động yên ắng, toàn bộ phương thiên địa này hóa thành một mảnh ảm đạm như tử vong, chúng sinh vạn vật đều xám trắng, chỉ có Bùi Lăng là màu sắc duy nhất.

"Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!" Sương dày như sôi, từng tia từng sợi tràn ngập như mạng nhện, lơ lửng tới lui.

Cự mộc nguy nga yên tĩnh đứng sừng sững, xung quanh nó sương mù biến mất, trời sáng khí trong.

Cơn mưa to cuồn cuộn như không ngừng không nghỉ, lại không thể dính vào cành lá Kiến Mộc chút nào.

Đột nhiên, có huyết nguyệt u nhiên dâng lên phía trên Kiến Mộc, vầng trăng tròn kia rét lạnh như lưỡi đao cắt đứt thiên địa, nhìn lên một cái lại có cảm giác đau đớn lặp đi lặp như phát ra từ hồn phách.

Phốc phốc phốc...

Lá cây bay xuống, trên thân cây khổng lồ của Kiến Mộc lập tức có thêm hai vết đao. Ngay sau đó, không gian như nước dập dờn, huyết nguyệt, nước mưa, mây đen... Đều biến mất không thấy gì nữa.

Tiên chức thần mộc, "Đổi giới"!

Hang đất to lớn, cỏ xỉ rêu màu xanh sẫm dày đặc mà ẩm ướt như thảm nỉ dày bày khắp toàn bộ mặt đất.

Trong khí tức ướt sũng mang theo vị tanh mặn đặc biệt của lòng đất.

Từ xa đến gần có vô số thạch nhũ treo ngược trên đỉnh động, không biết dây leo xanh tối hay là đen nhánh quấn quanh bọn chúng rậm rạp sinh trưởng, thỉnh thoảng lộ ra chút màu thạch nhũ, cho dù ở nơi tia sáng mờ tối vẫn thể hiện ra vẻ xinh đẹp lộng lẫy kì ảo.

Cây cỏ ma sát sinh linh ẩn nấp trong đó, không biết cơn gió thổi tới từ kẽ hở nào xen lẫn mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.

Trong u ám thâm thúy, một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện, chính là Bùi Lăng!

Thấy mình lại bị thần mộc chuyển vào thế giới khác, hắn không cảm thấy bất ngờ.

Đồng thời cảm giác được, dường như mình nếm được sự ngon miệng tươi mát cực hạn.

Trong cơ thể đột nhiên thêm ra một đầu pháp tắc liên quan với "Không gian"...

Là (Tẩy Tiên 1!

1095 chữ

Chương 3181: Vật liệu thành Vương (3)

Thủ đoạn do "Tướng Huyền" tiền bối phụ trách!

Nhưng có loại cổ quái không nói ra được...

Ngoài ra, hắn lập tức có thể xác định, bây giờ mình không cách nào tới gần Kiến Mộc, nhưng có thể trảm Kiến Mộc!

Nghĩ đến đây, lúc này Bùi Lăng nhẹ nhàng nói: "Tướng Huyền tiền bối, xin hỏi tiền bối có nắm giữ một môn tiên thuật tên là [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] ?"

Tiếng nói vừa ra, chờ giây lát một giọng nói lạnh băng quen thuộc truyền vào trong tai hắn: "Bùi Lăng, trong số chúng ta chỉ có "Vô Thủy" nắm giữ một môn tiên thuật hỗn độn.

"Thứ mà ta đang dùng không phải [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến) "

"Mà là tiên chức Tái hiện!"

"Tất cả người tham gia trận đại chiến này có thể nhận được hiệu quả (Tẩy Tiên] "

"Bây giờ đại chiến vừa bắt đầu, qua một đoạn thời gian nữa, cho dù là chính tiên không làm trái thiên cương, cũng sẽ bị tộc ta từ từ ăn mất!"

Nghe vậy, Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lập tức hiểu rõ một việc...

Đây là con đường hiện tại của hắn!

Hắn đã sớm xác định, (Tẩy Tiên] là thành quả cuối cùng của tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này!

Loại tiên thuật này, chỉ có "Yếm Khư" tiên tôn có thể thi triển!

Hiện tại "Tướng Huyền" tiền bối dùng [Tẩy Tiên], chắc dưới tình huống "Yếm Khư" tiên tôn cho phép, lấy tiên chức "Tái hiện" tiên thuật của "Yếm Khư" tiên tôn!

Vừa rồi hắn chém Kiến Mộc bị thương lại đạt được pháp tắc, là vì tiên thuật của "Yếm Khư" tiên tôn!

Sau đó, hắn không cần leo lên Kiến Mộc, chỉ cần chém Kiến Mộc có thể đạt được tiên chức và biểu tượng của Kiến Mộc, trực tiếp phi thăng thượng giới! Một loại dự cảm rất mãnh liệt, hắn leo lên Kiến Mộc phi thăng chưa chắc có thể trở lại năm tháng ban đầu. Nhưng thông qua [Tẩy Tiên] chiếm cứ tiên chức và biểu tượng của Kiến Mộc, hắn nhất định có thể trở lại năm tháng bình thường!

Thậm chí có thể nhờ vào đó thành Vương!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng hiểu ra vì sao Kiến Mộc đề phòng hắn như thế, đồng thời dù hắn ngụy trang như thế nào, Kiến Mộc cũng có thể nhanh chóng khóa chặt hắn...

Hiện tại, hắn muốn thành Vương, lại thiếu biểu tượng đêm tối của hồng hoang.

Kiến Mộc liên thông chư thiên vạn giới, chỉ cần hắn đạt được tiên chức và biểu tượng của Kiến Mộc, có thể trở thành ban ngày của chư thiên vạn giới trong năm tháng tương lai!

Như thế cũng có thể thành Vương!

Đúng vậy, Kiến Mộc là vật liệu thành Vương của hắn!

Bởi vậy, vừa thấy được hắn, dù là đối mặt với sự vây công của tám vị Kim Tiên nhân tộc khác, Kiến Mộc cũng tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội nào!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hiểu từ lúc bắt đầu trận chiến hồng hoang này, hắn căn bản không có khả năng không quan tâm đến!

Thật ra kế hoạch của các tổ sư rất chu đáo.

Chỉ để hắn leo lên Kiến Mộc trở về năm tháng ban đầu, không cho hắn nhúng tay vào trận chiến hồng hoang, là muốn để hai vị đánh cờ kia vĩnh viễn tranh đấu, vĩnh viễn không ra phân thắng bại.

Nhưng trong ván cờ của Tiên Tôn, ngay cả Tiên Vương cũng là quân cờ!

Sao có thể tuỳ tiện tính toán như kia?

Hiện tại hắn chỉ có hai con đường.

Thứ nhất là chân chính xuất hiện, toàn lực ra tay, tru diệt vạn tộc, chặt đứt Kiến Mộc, cướp đoạt tiên chức... Như thế, hắn từ năm tháng tương lai kết thúc năm tháng hồng hoang trong quá khứ, người thắng ván cờ này là "Vi"!

Thứ hai là không hề làm gì!

Cứ vậy ở lại trong năm tháng hồng hoang, thờ ơ lạnh nhạt, yên tĩnh chờ đợi.

Chờ đợi tất cả người đi theo mình vào ván cờ, từng người vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại; chờ đợi nhân tộc...

Không!

Nếu bên "Cựu" cũng giữ lại một chiêu gì đó, nhân tộc chưa chắc có thể thắng trận chiến này!

Một khi nhân tộc thất bại, người thắng trong ván cờ là "Cựu"!

"Vị" thắng, hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu là "Cựu" thắng... Hắn chắc chắn phải chết!

Hắn nhớ rất rõ ràng giấc mơ cảnh cáo trước đó.

Trong chớp mắt "Cựu" chiến thắng, sẽ coi hắn là vật liệu thành "Đế", hấp thu sạch sẽ!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa ra quyết định, trước tiên dùng hệ thống uỷ thác thử một chút.

Nếu có thể phá vỡ tình hình là tốt nhất!

Không phá được tình thế này, cũng chỉ có thể lựa chọn... Trảm Kiến Mộc!

Về phần tác dụng phụ của hệ thống...

Trong tình huống này không quản được nữa!

Cho dù cùng nữ tiên ngay trước mặt chư thiên vạn tộc... Cũng tốt hơn vẫn lạc!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng nhanh chóng nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1"

Mục đích hiện tại của hắn là trèo lên Kiến Mộc!

Là thành Vương Thủ đoạn ủy thác khác, hệ thống sẽ đưa hắn đến thế giới có tài liệu tương ứng.

Còn [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] căn cứ quy tắc hệ thống, lúc đưa tặng lô đỉnh sẽ ưu tiên đưa tặng người có tu vi cao hơn hắn.

Hiện tại hắn đã là tu vi Kim Tiên.

Hiện tại nữ tiên tu vi cao nhất toàn bộ hạ giới chính là Long Hậu Tự Hàn Ung!

Nhưng Long Hậu đã là đạo lữ của hắn, sẽ không đưa tặng nữa.

Tiên Vương khác đều đang ở thượng giới!

Ngoại trừ cái đó ra, trong hồng hoang này, tu vi của tổ sư khai phái Tố Chân Thiên cùng vị "Tướng Huyền" tiền bối kia chắc cũng ở trên hắn...

1098 chữ

Chương 3182: Tiên Vương hạ giới

Lúc này uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], có một nửa khả năng hệ thống sẽ đưa hắn đến thượng giới trước, về phần một nửa khác..

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh.."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh.."

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh không ở trong khu phục vụ...

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh phù hợp điều kiện."

"Leng keng! Hệ thống đưa tặng miễn phí hai tên lô đỉnh cho ngài...

Hai tên lô đỉnh?

Là hai vị nữ Tiên Vương?

Là tổ sư khai phái Tố Chân Thiên và "Tướng Huyền" tiền bối?

Trong lòng Bùi Lăng vô cùng căng thẳng, thân thể lại bị hệ thống điều khiển không chậm trễ chút nào trên tay xuất hiện chiếc mặt nạ đường vẫn mỹ lệ quái đản, khí tức hỗn loạn.

Chiếc mặt nạ này là tạo vật trong mộng mà thiên kiếp đưa cho hắn trước đó!

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đeo mặt nạ lên, sau đó không trì hoãn chút nào, một đạo đao khí huyết sắc to lớn gầm thét rơi xuống!

Oanh! !

Đạo khí sôi trào mãnh liệt như biển giận sóng to, khí thôn vạn dặm, trong nháy mắt chôn vùi chúng sinh vạn vật, hoành hành ngang ngược.

Bùi Lăng lập tức hôi phi yên diệt!

Hồng hoang.

Chốn hỗn độn.

Khí tức lạnh lẽo, sa đọa, hỗn loạn tùy ý tản khắp, xung quanh ảm đạm, lạnh lẽo thâm thúy.

Trong bóng tối có vô số sâu bọ nhúc nhích, tiếng ăn, chém giết, xột xoạt liên miên không dứt.

Chín cột trụ cao thuần trắng yên tĩnh đứng sừng sững, có lôi đình ầm vang trên đó, trong lúc sáng tắt soi sáng ra vô số xiềng xích quấn quanh một bộ quan tài huyết sắc ở bên trong chín cột trụ.

Xiềng xích va đập như lũ lụt ầm vang, huyết quan chìm nổi, ngàn vạn phù lục lấp lóe, uy áp như ngục.

Một tấm mặt nạ đường vân xinh đẹp, khí tức quái đản đột nhiên hiện ra giữa không trung Mặt nạ xuất hiện im hơi lặng tiếng, không có dấu hiệu nào, sau mặt nạ là một bóng người huyền bào, hình dáng hiện ra nhanh chóng ngưng tụ.

Trong nháy mắt, bóng người hoàn chỉnh hoàn thành hội tụ, chính là Bùi Lăng!

Nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc trước mặt, hắn lập tức nhận ra, nơi này là chốn hỗn độn, nơi "Yếm Khư" tiên tôn phong ấn thiên kiếp!

Chỉ trong nháy mắt, Bùi Lăng lập tức hiểu thao tác vừa rồi của hệ thống...

Hắn là Kim Tiên, là một bộ phận của thiên đạo, bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi!

Cho dù bị chém giết cũng có thể theo thiên đạo trùng sinh!

Tuy nhiên, nếu hắn trực tiếp tự sát, địa điểm trùng sinh chắc chắn vẫn ở nguyên tại chỗ.

Vì vậy hệ thống dùng tấm mặt nạ xinh đẹp quái đản này, đây là lần trước hắn tiến vào chốn hỗn độn gặp gỡ thiên kiếp, lúc sắp chia tay thiên kiếp đã tặng tạo vật trong mộng này cho hắn!

Vật này là chìa khoá tiến vào chốn hỗn độn, trước đó hắn bị nhốt ở Thanh Khâu đã từng dùng tới.

Chỉ là vị trí năm tháng lúc đó là quá khứ càng lâu dài hơn.

Lúc đó còn chưa có chốn hỗn độn, sử dụng vật này, không thành công...

Lần này hắn bị Kiến Mộc không ngừng chuyển đi thế giới khác, không cùng một giới vực với hồng hoang, hai giới cách xa nhau, vật này cũng không cách nào mang hắn trở lại chốn hỗn độn.

Hệ thống thao tác là để hắn đeo mặt nạ lên, tự mình chém giết mình!

Lấy đặc tính vĩnh hằng của "Tiên", nhục thân vừa chết sẽ theo thiên đạo trùng sinh!

Chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai đều ở trong thiên đạo!

Mặt nạ định vị cho thiên đạo, cứ vậy hắn thông qua thiên đạo trực tiếp vượt qua cách biệt hai giới, trùng sinh ở chốn hỗn độn!

Trong lúc đang suy nghĩ, thân thể hắn lại bị hệ thống điều khiển, nhanh chân đi thẳng đến chiếc huyết quan lơ lửng giữa không trung.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hệ thống thăng cấp sau khi đại đạo Phản Hư đã chữa trị sơ hở ủy thác khi ký chủ chết đi. Hiện tại không phải ngoại lực đánh chết, sẽ không cắt ngang hệ thống ủy thác!

Hắn đang uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển], lô đỉnh mà hệ thống đưa tặng cho hắn là thiên kiếp bị phong ấn!

Chờ chút!

Hệ thống đưa tặng hai tên lô đỉnh, một cái là thiên kiếp, còn có một cái...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, da đầu tê rần.

Người chưởng quản thật sự của chốn hỗn độn là "Yếm Khư" tiên tôn!

Không có gì bất ngờ xảy ra, hai tên lô đỉnh mà hệ thống chuẩn bị đưa tặng cho hắn, một vị là thiên kiếp, một vị khác hơn phân nửa là "Yếm Khư" tiên tôn!

Điều này... Thiên kiếp còn dễ nói, hắn có môn tiên thuật làm trái thiên cương [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này, cực kỳ khắc chế thiên kiếp, sẽ không có việc gì.

Nhưng "Yếm Khư" tiên tôn... Lấy tu vi hiện tại của hắn, dám đụng vào đối phương một chút, chắc chắn là kết cục thập tử vô sinh! Không đợi Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống đã vang lên lần nữa: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

1099 chữ

Chương 3183: Tiên Vương hạ giới (2)

Ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Đầu tiên hắn khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng...

Giống với lần thành Vương trước, có sự tồn tại bí ẩn gì đó cắt ngang hệ thống uỷ thác!

Không có thời gian nghĩ lại, Bùi Lăng lập tức muốn chạy trốn khỏi nơi đây, chiến trường trở về Kiến Mộc.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói rất quen thuộc truyền vào trong tai hắn...

"Vì sao hiện tại mới đến?"

Giọng nói này lạnh băng uy nghiêm như sinh ra đã cao cao tại thượng, chính là giọng nói thiên kiếp!

Bùi Lăng lập tức dừng động tác, lần trước thiên kiếp tặng mặt nạ tạo vật trong mộng cho hắn, mục đích để khi hắn thành tiên lại đến chốn hỗn độn, thuận tiện cho đối phương tiến hành quan sát và nghiên cứu.

Chỉ có điều, hiện tại hắn đã thành tiên!

Tiếp nhận mặt nạ do thiên kiếp tặng cho nhưng không dựa theo ước định đến chốn hỗn độn, vì vậy thiên kiếp mới đặt câu hỏi như thế. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Tiền bối thứ tội!"

"Vãn bối gặp một việc không thể không thành tiên, lúc này mới thành tiên sớm, tuyệt đối không phải cố ý thất hẹn.

"Hiện tại nhân tộc đã bắt đầu trảm Kiến Mộc, vãn bối cần leo lên Kiến Mộc, tiến về thượng giới trước khi Kiến Mộc bị trảm"

"Chỉ có điều bây giờ Kiến Mộc rất bài xích vãn bối, không cho vãn bối tới gần chứ đừng nói đến việc leo lên "Không biết tiền bối có chỉ giáo gì?"

Vốn dĩ hắn muốn sau khi trở về hồng hoang sẽ trực tiếp chạy về chiến trường.

Nhưng hiện tại Kiến Mộc nhìn chằm chằm hắn thật chặt, chỉ sợ tận đến khi đối phương bị trảm cũng không để hắn toại nguyện!

Vừa hay hiện tại có thể giao lưu với thiên kiếp, vậy nhân cơ hội thỉnh giáo đối phương một chút, xem làm thế nào leo lên Kiến Mộc!

Tiếng nói vừa dứt, thiên kiếp vẫn không trả lời, có một giọng hòa hoãn, hoàn mỹ lại truyền vào trong tai hắn:

"Hiện tại ta truyền cho ngươi một môn tiên thuật đại đạo"

"Ngươi dùng thuật này trèo lên Kiến Mộc, Kiến Mộc sẽ không bài xích ngươi nữa!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức giật mình.

Đây là giọng "Ly La" tiên tôn!

Chuyện gì xảy ra?

Hiện tại "Ly La" tiên tôn cũng ở chốn hỗn độn?

Không đợi hắn hiểu rõ vấn đề này, chỉ nghe giọng nói lạnh băng bình tĩnh của thiên kiếp lại vang lên: "Hiện tại ta truyền cho ngươi một môn tiên thuật đại đạo"

"Ngươi dùng thuật này trèo lên Kiến Mộc, Kiến Mộc sẽ không bài xích ngươi nữa!"

Giọng thiên kiếp khác hẳn Tiên Tôn, nhưng nội dung được nói ra lại giống như đúc đề nghị của "Ly La" tiên tôn!

Bùi Lăng nhướn mày, trong chốc lát cảm thấy việc này vô cùng cổ quái.

Nhưng ngay sau đó lại có một giọng nói rất quen tai, truyền vào trong tai hắn: "Hiện tại ta ban cho ngươi chức vụ Hắc dạ"

"Ngươi có thể trực tiếp thành Vương!"

"Về sau không cần trải qua sự đồng ý Kiến Mộc, có thể leo lên Kiến Mộc!" Giọng nói này tràn đầy khí tức điên cuồng, hỗn loạn, lạnh lẽo, thâm thúy, sa đọa... Là giọng "Yếm Khư" tiên tôn!

Ngay sau đó, giọng nói lạnh băng trầm thấp truyền ra từ trong huyết quan: "Hiện tại ta ban cho ngươi chức vụ “Hắc dạ "Ngươi có thể trực tiếp thành Vương!"

"Về sau không cần trải qua sự đồng ý Kiến Mộc, có thể leo lên Kiến Mộc!"

Giọng nói này giống "Yếm Khư" tiên tôn như đúc nhưng truyền ra từ trong quan tài phong ấn thiên kiếp, hiển nhiên phát ra từ thiên kiếp!

Thấy hai vị Tiên Tôn đều đưa ra chỉ điểm, thiên kiếp thì lặp lại chỉ điểm của hai vị Tiên Tôn, Bùi Lăng lập tức hiểu được hai vị Tiên Tôn đang tranh đoạt thiên kiếp!

Chốn hỗn độn này là địa điểm khai chiến của hai vị Tiên Tôn!

Suy nghĩ chưa dứt, trong hư không sấm sét nổ vang.

Tử điện lướt ngang vạn dặm, hai đạo kiếp lôi to lớn lập tức đánh xuống Ầm ầm! !!

Kiếp lôi rắn chắc bổ vào trong Bùi Lăng, cả người Bùi Lăng lập tức rung động, trong chốc lát hắn cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một phần tiên chức khí tức u ám thâm thúy, cùng lúc đó rất nhiều tin tức thâm ảo huyền diệu như thiên hà cuốn ngược, liên miên không dứt rót vào đầu óc hắn.

"Leng keng! Kiểm tra ra tiên thuật xa lạ, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài.."

Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần.

Tình huống hiện tại giống với [Thiên đạo chính thống] lần trước!

Nếu hắn sử dụng tiên thuật đại đạo leo lên Kiến Mộc, chính là lựa chọn con đường của "Ly La" tiên tôn!

Nếu sử dụng tiên chức "Hắc dạ" thành Vương, leo lên Kiến Mộc, là lựa chọn con đường của "Yếm Khư" tiên tôn!

"Yếm Khư" tiên tôn đã nói, muốn thành Tôn phải tự mình khai sáng một con đường!

Hiện tại hắn cũng không thể đi con đường mà hai vị Tiên Tôn này đưa ra Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, tiếng nói tràn ngập lực lượng hỗn độn của"Yếm Khư" tiên tôn lại truyền vào trong tai hắn: "Ngươi tự đi đường của mình"

"Bản tôn rất coi trọng ngươi!"

Trong tiếng nói lượn lờ, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng ầm vang biến hóa.

Bóng tối lạnh lẽo đặc biệt của chốn hỗn độn lập tức rút đi, thứ xuất hiện trước mặt hắn là một tòa Thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh, hơi nước tràn trề.

Nó nằm phía trên sóng biếc mênh mang, sóng nước lấp loáng, chiếu rọi thủy tinh, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng. Trong cung điện san hô thành hàng, minh châu như sao, ánh châu mờ mịt tản ra, thụy khí rền vang.

Gió mềm mang theo gợn sóng từng tầng dập dờn, lay động bào phục màu đen.

1097 chữ

Chương 3184: Tiên Vương hạ giới (3)

Thấy mình đã bị chuyển khỏi chốn hỗn độn, Bùi Lăng đang muốn hành động lại khẽ giật mình.

Nơi này...

Là Thuỷ tinh cung Long tộc!

Hư không.

Kiến Mộc nguy nga đứng sừng sững, trên cành cây khổng lồ khó có thể tưởng tượng, cành lá bốn mùa mạnh mẽ đan xen, trông lộng lẫy đẹp đẽ khó tả.

Chỗ cao trên thân cây có mây khói quanh quẩn như núi sông uốn lượn, tản vào trời trong xanh đung đưa.

Cành lá rậm rạp lặng yên rủ xuống như màn khép sum suê, lơ lửng bên cạnh con đường thành tiên.

Có linh tuyền ào ạt, trong lúc uốn lượn chảy xuôi có châu ngọc tung tóe, hơi nước mịt mờ tràn ngập.

Bên cạnh nước suối có một bóng người như tầng từng sương mù quấn quanh khoan thai chắp tay, yên tĩnh đứng đó.

Khí tức của hắn ta như thật, như ảo; như mặt đất nặng nề, trong lúc sừng sững gánh chịu vạn vật, lại như thúy lam rừng tụ, nhẹ nhàng lay động; khi thì vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp chúng sinh vạn vật, khoảnh khắc lại bé nhỏ như hạt kê, vô cùng suy vi. Trông mâu thuẫn lại hài hòa.

Chính là "Vô Thủy".

Trong mây có tiên nhạc bồng bềnh, tiên cung mở rộng, có thiên nữ tay nâng lẵng hoa, thải y bay lên nhẹ nhàng như bướm, vẩy xuống vô số thiên hoa.

Mùi hương kỳ lạ xông vào trong mũi, bạch hạc nhẹ nhàng, mây liễn ung dung, vạt áo băng rua bay múa, thỉnh thoảng có đủ loại tiên nhân ăn mặc đẹp đẽ giáng lâm từ phía trên Kiến Mộc, đi ngang qua bên cạnh "Vô Thủy", vội vàng hạ giới.

Tiên nhân đông đúc mang theo hào quang thụy khí đi xuống phàm trần.

Lại không có bất kỳ một vị tiên nhân nào phát hiện sự tồn tại của "Vô Thủy".

Đột nhiên, mây vàng nhạt lại, tiếng nhạc dừng.

Vốn đang có tiên nhân không ngừng hạ giới, lại nhanh chóng thưa thớt.

Chẳng mấy chốc, bên bờ linh tuyền trên đường lên trời cỏ cây phấp phới, thác nước ù ù, chỉ có "Vô Thủy" đứng một mình, hắn ta hơi khép hai mắt như nhắm mắt dưỡng thần.

Dường như tất cả tiên nhân cũng đang tránh né cái gì đó.

Vẻ mặt "Vô Thủy" bình tĩnh, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía trước.

Ánh sáng cực hạn như vô số mặt trời ầm vang dâng lên, như muốn hoàn toàn chiếu sáng chư thiên vạn giới, lại như Đại Nhật chân hỏa dày đặc như thực chất tùy ý trào lên, muốn đốt diệt chúng sinh vạn vật!

Sau khi ánh sáng kia xuất hiện, hư không, áng mây, cung điện, thiên nữ, linh hoa... Đều nhạt lại.

Kiến Mộc cũng như biến mất từng khúc.

Tất cả mọi thứ đều lấy tốc độ bay nhanh biến mất không thấy gì nữa.

Không!

Không phải biến mất, mà là mảnh ánh sáng tới cực điểm này hừng hực sáng chói đến cực hạn, như hồng thủy mãnh liệt thôn phệ toàn bộ cảnh tượng.

Nhìn lại từ hư không, Kiến Mộc lồng lộng như nhuộm lên một vòng vàng ròng vô cùng thuần túy trên ngọn cây.

Vào thời khắc này, thần mộc cổ xưa tồn tại vô số năm tháng như hóa thành một gốc cự mộc thuần kim từng chút một.

Vàng ròng ào ạt chảy xuôi, nơi đi qua cướp sạch ánh sáng của vạn vật.

Trong càn khôn, trong chư thiên vạn giới như chỉ có ánh sáng này mới là chân thực.

Ngoài ra đều là huyễn ảnh!

Cùng lúc đó, sự khốc liệt khó có thể tưởng tượng cũng gào thét bành trướng theo ánh vàng cuồn cuộn.

Ánh sáng chói mắt như thực chất trộn lẫn sóng nhiệt cuồn cuộn, ầm vang như biển giận sóng to, dọc theo con đường thành tiên, từ trên cao nhìn xuống lại đang nhào về phía "Vô Thủy". Chỉ có điều, trong chớp mắt tất cả đây sắp chạm đến "Vô Thủy" lại tan thành mây khói.

Cảm giác vô cùng mâu thuẫn quanh người "Vô Thủy", cùng khí tức hoàn tự nhiên mà thành như thuỷ triều lên xuống, ngăn lại tất cả hừng hực, bỏng mắt.

Khí tức hừng hực theo ánh sáng vô tận đột nhiên dừng lại, trong trung tâm ánh sáng ầm vang ngưng tụ ra một bóng dáng vô cùng rực rỡ.

Bộp, bộp, bộp...

Bóng dáng kia loại người, tóc dài vàng ròng khoác rủ xuống, đội một đỉnh mũ miện vàng ròng.

Mũ miện kia kiểu dáng đơn giản, bảo thạch khảm nạm trên đó lại tỏa ra ánh sáng khó tả, tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn cùng khí tức bá đạo chiếu khắp gầm trời.

Lại là mặt trời chân chính!

Người đến không nhanh không chậm đi lại, hắn ta khoác một bộ áo choàng vàng ròng hoa văn đen, màu vàng thuần túy như mặt trời, hoa văn đen âm trầm nặng nề như nhật thực.

Khuôn mặt hắn ta hoàn mỹ, vượt quá sự tưởng tượng của sinh linh phàm tục, đôi mắt như mặt trời không có bất kỳ gợn sóng tâm trạng gì, lông vũ vàng ròng sau tai chầm chậm dao động theo bước chân, như ngọn lửa vàng thiêu đốt.

Khí tức của hắn ta mênh mông như biển không thể đo lường, không thể nhìn chằm chằm, không thể suy nghĩ, dường như chấp chưởng tất cả "Bản nguyên", quy tắc và trật tự trên thế gian...

Tiên Vương Kim Ô tộc!

Ánh vàng sáng chói lan tràn từng khúc, Kim Ô tiên vương chậm rãi dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua "Vô Thủy", tiếng nói hoàn mỹ lại không hàm chứa bất kỳ cảm xúc vui buồn gì vang lên: "Tránh ra"

"Vô Thủy" khẽ lắc đầu, lại không có ý nhượng bộ, tiếng nói của hắn ta như rừng, như suối, không chút tỳ vết:

"Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh...

"Đường này không thông, kính xin Tiên Vương hồi giá thượng giới!"

Hồng hoang.

Tri Âm phong.

Phía trên nham đỏ, "Luân Hồi", "Tướng Huyền" và "Trọng Minh" đứng sóng vai, ống tay áo tung bay, mùi máu tanh mơ hồ cách không nhuộm dần không gian.

Ba vị tổ sư đều mắt sáng như đuốc, nhìn về Kiến Mộc xa xa.

1104 chữ

Chương 3185: Phát hiện

Gốc cự mộc kia vẫn nguy nga, lỗ hổng trên đó lại càng thêm rõ ràng.

Dưới Kiến Mộc chém giết như nước thủy triều, gió tanh mưa máu dày đặc hừng hực, thiên địa trật tự đều là huyết sắc, sát khí ngút trời.

Đột nhiên, phía trên Kiến Mộc không có dấu hiệu nào lại thêm hai vết đao nhạt nhẽo.

Trong vết đao có đao ý cao ngất lăng lệ, tràn đầy khí tức bá đạo, ngang ngược, thẳng tiến không lùi.

Ánh mắt "Luân Hồi" khẽ động, lập tức nói: "Là đao ý của Bùi Lăng"

"Trọng Minh" nhìn qua hai vết đao kia, tiếng nói bình tĩnh: "Loại trình độ này ảnh hưởng không lớn đến Kiến Mộc.

"Hơn nữa, vị trí vết đao và vết kiếm không cùng một chỗ"

"Chắc Bùi Lăng đang kiểm tra"

Cách đó không xa, "Tướng Huyền" nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng lại hơi nghiêng tai như đang lắng nghe cái gì đó, nhanh chóng trả lời: "Bùi Lăng, trong số chúng ta chỉ có "Vô Thủy" nắm giữ một môn tiên thuật hỗn độn.

"Thứ mà ta đang dùng.."

"Cho dù là chính tiên không làm trái thiên cương, cũng sẽ bị tộc ta từ từ ăn mất!"

Nói xong, "Tướng Huyền" lập tức bình thản nói: "Bùi Lăng đang kiểm tra hiệu quả [Tẩy Tiên)"

"Luân Hồi" khẽ gật đầu, đang muốn nói tiếp cái gì đó, một giọng nói dồn dập lại truyền vào trong tai hắn ta:

"Luân Hồi tôn giả, Tiên Vương Kim Ô tộc hạ giới.

"Vô Thủy đại nhân đã ra tay với hắn!"

Hồng hoang.

Thuỷ tinh cung.

Vạn khoảnh sóng biếc lăn tăn như vảy, chiếu rọi cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh, trong khói nước mênh mông có hải thị thận lâu bay vút lên quanh quẩn, nhìn lại xa hoa lộng lẫy như tiên cảnh thượng giới. Nhìn quanh xác nhận tình cảnh hiện tại của mình, Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, không rảnh suy nghĩ nhiều, thân hình khẽ động lập tức chạy ra bên ngoài Thuỷ tinh cung Vèo...

Tay áo vút không vang lên, huyền bào như điện hóa thành một tia ô quang, chớp mắt vạch phá bầu trời.

Chỉ trong nháy mắt đã độn đến ngoài vạn dặm!

Nhưng thân hình hắn vừa dừng lại, đã thấy xung quanh san hô thân cành um tùm, đan xen sinh ra, rủ xuống kim chi ngọc diệp, xum suê mạnh mẽ như rừng rậm bao quanh chen chúc.

Trên đỉnh minh châu từng đống, châu quang nhu hòa như ánh trăng hậu thế trút xuống, trong oánh nhuận soi sáng ra phồn hoa.

Rèm nặng buông xuống ngăn cách trong ngoài.

Hoa văn nhàu kim liền cành như nhánh, có linh hoa lấp lánh, vô cùng lộng lẫy.

Trên mặt đất phủ gấm nỉ dệt kim dày cả tấc như cỏ thơm dày đặc, nơi dừng chân như đám mây.

Cách đó không xa, bên trong một cái Bác sơn lỗ điêu khắc vỏ sò khói xanh lượn lờ, linh hương trong veo như mây trôi phi hà tản khắp cả phòng.

Bên ngoài rèm nặng mơ hồ truyền đến khí tức của rất nhiều thị nữ Thủy tộc, trong tiếng quần áo xột xoạt như nghe thấy hoàn bội đinh đang.

Chỗ xa hơn là thị vệ giáp trụ đầy đủ hết, quản sự mặc lễ phục đều xếp hàng đứng đó, trật tự rành mạch. Lúc này, tất cả người hầu đều khoanh tay chờ đợi, không nhúc nhích, cực kỳ cung kính.

Bùi Lăng cảm giác rõ ràng, lập tức khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Đã thấy phía trên chín tầng thềm son có bảo tọa màu xanh sẫm khảm kim, vũ bảo đan xen, lọng che uốn lượn, vây quanh một bóng dáng tóc mây khuôn mặt như hoa, uy nghi tự nhiên đang khép tay áo ngồi ngay ngắn.

Đôi mắt nàng sáng như biển, xanh thẳm sáng long lanh như trời trong vạn dặm, sáng tỏ thuần túy, sâu trong con ngươi sáng ngời rực rỡ, lại như ẩn chứa vô tận sóng ánh sáng.

San hô châu xuyên ngũ sắc giăng khắp nơi thành châu quan kiểu dáng phức tạp, tô điểm trên búi tóc như đống mây, mấy sợi tóc tản ra trên má tuyết như thuyền nhỏ nhô ra dưới cầu hình vòm ngày xuân, cành liễu lặng yên lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng vũ mị.

Cung trang nhàu kim tím đậm đặc biệt tĩnh mịch dưới màu sắc châu quang gần như màu mực, càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết của Tự Hàn Ung, trên trán một đôi sừng rồng óng ánh trơn bóng, chiết xạ ngàn vạn ánh sáng.

Khuôn mặt Tự Hàn Ung như sương lạnh, lạnh lùng nhìn qua Bùi Lăng.

Là Long Hậu!

Sắc mặt Bùi Lăng cứng đờ, lần trước hắn đi vào toà Thuỷ tinh cung Long tộc này còn bắt cóc tiểu công chúa Long tộc!

Mặc dù trong hành trình Thanh Khâu trước đây không lâu, hắn đã kết làm phu thê với Long Hậu trong năm tháng càng thêm xa xưa, còn không chỉ một lần phu thê chi thực, nhưng...

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tự Hàn Ung đã lạnh băng mở miệng: "Đây là tiên chức Kiến Mộc, ‘Khoảng cách"

"Ngươi đừng vọng tưởng có thể đi ra nơi đây.

"Không có bản cung đồng ý, bất kỳ sinh linh gì đều không thể rời khỏi hành cung nửa bước!"

"Hôm nay là lúc chấm dứt một vài chuyện!"

Lúc đang nói chuyện, ánh mắt Long Hậu lạnh như băng nhìn Bùi Lăng, mấy ngày trước nhân tộc này vẫn chỉ là một phàm phu tục tử có chút tu vi.

Hiện tại chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại đã thành tựu vị trí Kim Tiên!

Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, hắn có thể thành tựu Tiên Vương giống nàng!

Chỉ có điều...

Suy nghĩ của Long Hậu thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã lấy lại tinh thần, Tiên Vương có thể sử dụng tất cả tiên chức của phương thế giới này!

Trước đây hắn đối mặt với tiên chức Kiến Mộc, đều cảm thấy bó tay không có cách nào.

Long Hậu trước mặt lại nắm giữ toàn bộ tiên chức Kiến Mộc!

Tình huống hiện tại có sự khác biệt rất lớn với lúc đối mặt U Minh chi chủ.

1103 chữ

Chương 3186: Phát hiện (2)

Trước đó hắn có thể thoát thân từ trong tay U Minh chi chủ, một mặt là vì hắn vừa trở thành Kim Tiên, U Minh chi chủ không biết hắn có tiên chức gì; một mặt khác tiên chức U Minh giới không toàn diện như hồng hoang... Nhưng bây giờ là Long Hậu...

Không có gì bất ngờ xảy ra, dù vừa rồi hắn bay ra nơi đây quay trở về chiến trường hồng hoang bên cạnh Kiến Mộc, Long Hậu vẫn có thể sử dụng tiên chức chuyển hắn vào toà Thuỷ tinh cung này!

Với tình thế lúc này, hắn còn có chính sự phải làm, cũng không muốn ra tay với Long Hậu!

Lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng vội họ một tiếng, hắng giọng, vội vàng ngân nga nói: "Tiên khanh trích thế gian, bất đạo tính dữ danh.."

"Tằng phàn thương thiên căn, phù túy lãm tinh hà.."

Nghe vậy, hai gò má tuyết trắng Tự Hàn Ung lập tức ửng đỏ như ráng chiều, dường như nhớ tới một đoạn ký ức xa xưa lại hoang đường.

Nhưng nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trong đôi mắt xanh thẳm hiện ra vẻ tức giận rõ ràng: "Im ngay!" Tiếng quát như sấm ầm vang chấn động cả tòa Thuỷ tinh cung.

Vạn khoảnh sóng biếc bên ngoài Thuỷ tinh cung lập tức lên sóng lớn ngập trời.

Giữa sóng biển mãnh liệt có vô số Thủy tộc hoảng sợ, nhao nhao chui vào đáy nước, liên tiếp khấu đầu về phía cung điện, vẻ kính sợ lộ rõ trên mặt.

Trong nháy mắt trên bầu trời bao phủ một tầng mây mù, ảm đạm, lạnh lẽo như mưa gió nổi lên.

Rất nhiều người hầu bên ngoài cung điện càng thêm cung kính, đầu rủ xuống thấp hơn, đều nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng.

Trong nháy mắt cảm nhận được uy áp kinh khủng của Tiên Vương tràn ngập phương thiên địa này, Bùi Lăng lập tức ngậm miệng nhưng trong lòng thầm cảm thấy rắc rối.

Sao Long Hậu này không niệm tình xưa như thế?

Mặc dù có khả năng tình cũ này căn bản không tồn tại...

Cùng lúc đó, ống tay áo Tự Hàn Ung vung qua toàn bộ nội điện, lập tức hiện ra lít nha lít nhít trận văn tiên trận và thủ đoạn cấm chế.

Trong nháy mắt, tất cả liên hệ của nơi đây với ngoại giới đều bị đoạn tuyệt.

Tất cả cảm giác cũng bị phong tỏa.

Tự Hàn Ung ổn định lại tất cả nỗi lòng, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn qua Bùi Lăng, lạnh giọng hỏi: "Việc giữa ngươi và bản cung là Tiên Tôn ra tay?"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng.

Câu hỏi của Long Hậu không phải việc lần trước hắn một mình xông vào Thuỷ tinh cung, mà là việc trước đó hai người không hiểu sao kết làm đạo lữ, cùng song tu!

Đúng vậy, tiên tổ nhân tộc bịa đặt lung tung câu chuyện kia, từ một khắc hắn thành tiên cũng đã làm giả hoá thật!

Chỉ có điều, tu vi của Long Hậu quá cao.

Tự Hàn Ung là cảnh giới Tiên Vương, cho dù hệ thống uỷ thác tiên lộ mượn lực lượng mấy vị Tiên Tôn, nhưng hiện tại Long Hậu đã nhận ra vấn đề!

Ừ...

Cũng có thể là, Long Hậu không phải thật sự khám phá ra lực lượng Tiên Tôn, mà là câu chuyện do tiên tổ nhân tộc tạo ra quá không hợp thói thường...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi do dự, vẫn gật đầu nói: "Đúng!"

Quả nhiên là Tiên Tôn ra tay!

Sắc mặt Tự Hàn Ung lạnh lẽo, chỉ là một nhân tộc, cho dù quỷ kế đa đoan, thần cơ diệu toán như thế nào, nàng cũng không có khả năng trúng chiêu!

Chỉ có Tiên Tôn...

Mới có thể trong lúc nàng mơ hồ, làm rối loạn ký ức của nàng!

Nội điện yên tĩnh trong giây lát, Tự Hàn Ung lạnh lùng tiếp tục hỏi: "Hôm đó, ngươi một mình xông vào nơi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe được vấn đề này, Bùi Lăng đang do dự tìm từ, miệng đã không bị khống chế mở miệng, nói chi tiết: "Hôm đó ta làm trái thiên cương chiếm trước tiên chức Tầm Mộc, lấy hóa thân xông vào hành cung Long tộc chọn lựa đạo lữ.."

"Sau đó bản thể gặp nạn, trong sự bất đắc dĩ phải nghịch chuyển vị trí với hóa thân, bởi vậy bị nhốt ở Long cung"

"Trong lúc nguy cấp đã bắt lấy tiểu công chúa, tranh thủ một chút hy vọng sống"

"Trong lúc giằng co, Giao Long ‘Hi Ngao chủ động đề nghị để nàng thay thế tiểu công chúa làm con tin.

"Ta liền dẫn ‘Hi Ngao rời đi, cuối cùng thành công chạy trốn...

Vừa nói xong, Bùi Lăng lập tức thay đổi sắc mặt.

Long Hậu lại dùng một môn tiên chức, hiện tại hắn không có cách nào nói dối!

Cũng không thể không trả lời!

Tự Hàn Ung nghe vậy, sắc mặt hơi dịu đi.

Trong đầu óc cũng dần hiện ra tình cảnh ngay lúc đó...

Chẳng mấy chốc, nàng đã nhớ lại những chuyện thật sự xảy ra lúc trước!

Nàng và tên nhân tộc này lưỡng tình tương duyệt, sinh hạ một tử hai nữ cho hắn, lại vì Long Vương đứng giữa cản trở, nhân lúc nàng trở về hành cung sinh hạ tiểu nữ "Yểu Nguyệt", đã giam lỏng nàng và hài tử không cho rời đi, đến mức người có tình bị chia cách không thể đoàn tụ, sau đó tên nhân tộc này giết vào Thuỷ tinh cung, thông qua Long Vương liên tục làm khó dễ, cuối cùng cả nhà đoàn tụ... Cho tới bây giờ chuyện này chưa từng xảy ra!

Thậm chí, toàn bộ quá trình Long Vương căn bản chưa hạ giới!

Sở dĩ lúc trước nàng không ra tay với tên nhân tộc này, một là tên nhân tộc này bắt "Yểu Nguyệt", hắn không muốn mạo hiểm làm nữ nhi tuổi nhỏ của mình bị thương; thứ hai là tên nhân tộc này không thuộc về đoạn năm tháng này...

Liên quan đến tranh đấu giữa Tiên Tôn, nàng cũng không muốn xen vào chút nào!

Chỉ có điều, nàng tuyệt đối không ngờ mình còn bị cuốn vào trong đó!

1106 chữ

Chương 3187: Phát hiện (3)

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung nhanh chóng nghĩ tới một việc.

Lúc ấy "Hi Ngao" bị tên nhân tộc này mang đi mãi chưa quay về, nàng còn cố ý cách không nhìn qua tình huống bên "Hi Ngao".

Nhưng sau này "Yểu Du" chạy tới hiện trường, thấy tình hình khác hẳn với cảnh tượng mà nàng cách không nhìn thấy!

Có thể che khuất mắt nàng, mê hoặc ánh mắt nàng, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không tìm ra mấy vị! Huống chi, phương thế giới này chỉ có một vị Tiên Vương là nàng!

Ngoài ra, lúc ấy hóa thân tên nhân tộc này chịu một chưởng của nàng, lại chỉ chịu một chút thương thế...

Trong hóa thân của hắn có giấu ý chí Tiên Tôn!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tự Hàn Ung đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lông mi dài nhẹ rủ xuống, vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt như ngọc cũng biến mất không ít.

Chuyện ở Long cung hoàn toàn là giả, vậy vài ngàn năm trước nàng và tên nhân tộc này kết làm đạo lữ, mấy lần có phu thê chi thực... Chắc chắn căn bản không tồn tại!

Thế là, Tự Hàn Ung lùi ra sau, hơi có vẻ nhẹ nhõm lại hỏi: "Vậy vài ngàn năm trước ngươi và ta gặp nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng, miệng lại không bị khống chế mở miệng nói: "Lúc ấy ta xuất phát đến Thanh Khâu, sau khi rời khỏi Thanh Khâu, đã ngồi đánh đàn bên thác nước trong một thung lũng hoang tàn vắng vẻ"

"Trong lúc này ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì"

"Sau khi đàn tấu khúc đàn này ròng rã một ngày, nương nương bị tiếng đàn của ta hấp dẫn, ngồi xếp bằng bên cạnh chuyên tâm lắng nghe"

"Đàn tấu đến ban đêm, nương nương chủ động đề nghị cùng ta bái đường thành thân "Đàn tấu đến nửa đêm, nương nương lại bắt đầu thị tẩm cho ta...

"Tiếp theo ngươi và ta có nhiều lần phu thê chi thực." Nghe một lúc, trong đầu Tự Hàn Ung lại hiện ra đủ loại cảnh tượng từ vài ngàn năm trước.

Ngay từ đầu nàng tiếp cận tên nhân tộc này, là vì giải quyết việc làm trái thiên cương cho hậu bối "Tông Cạnh"

trong tộc.

Sau đó cảm giác một tay cầm kỹ của nhân tộc này có thể xưng là lô hỏa thuần thanh, siêu phàm nhập thánh, có thể nói tài năng xuất chúng, liền dừng lại nghe một trận...

Sau đó nữa...

Trong vô thức đôi bên cùng bái đường thành thân, trở thành phu thê chân chính...

Hơn nữa, toàn bộ quá trình đều là Long Hậu nàng chủ động! Thậm chí từ đầu đến cuối tên nhân tộc này cũng không mở miệng nói qua nửa chữ!

Vài ngàn năm trước, nàng và tên nhân tộc này kết làm đạo lữ, tùy ý luận đạo... Tất cả đều là sự thật?

Đây là chuyện không có khả năng Am! !!

Tự Hàn Ung một tay đập nát bình bày trong ốc biển khảm linh ngọc, nàng trợn mắt phun lửa, mặt phủ sương lạnh, trông vô cùng tức giận.

Nhưng chẳng mấy chốc Long Hậu thu liễm lại toàn bộ khí tức, sắc mặt khôi phục như thường.

Nếu là Tiên Tôn ra tay, điều tên nhân tộc này biết chưa chắc đã là chân tướng! Nghĩ tới đây, nàng nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói rét lạnh: "Bên Thanh Khâu Cửu Vĩ đã xảy ra chuyện gì?"

Lần này, Bùi Lăng không lập tức trả lời, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhẹ đột nhiên hóa thành một con rối, không mở miệng nói nửa chữ.

"Bản nguyên" đại đạo, "Người gỗ"!

Thấy Bùi Lăng không muốn trả lời vấn đề này, Tự Hàn Ung từ tốn nói: "Trả lời xong vấn đề này, bản cung để ngươi rời đi"

Nghe vậy, Bùi Lăng lại trầm mặc một hồi, đợi đến hiệu quả vấn đề của Long Hậu kết thúc, lúc này mới ngắn gọn trả lời: "Nương nương thứ tội"

"Tình huống bên Thanh Khâu có liên quan với Phù Sinh kỳ cục"

"Có nhiều chuyện ta không thể nói!"

Long Hậu hỏi thăm tình huống Thanh Khâu Cửu Vĩ, chắc chắn đã biết tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc "Tế" xảy ra vấn đề!

Chuyện này không giống mối quan hệ giữa hắn và Long Hậu.

Cũng liên quan đến đại kế quật khởi của nhân tộc!

Lúc này, nếu hắn nói ra từ đầu đến cuối mọi chuyện, tiên tổ nhân tộc khổ tâm trù tính sắp xếp vô số năm tháng, sẽ trực tiếp bại lộ trước mặt Long Hậu!

Nếu bởi vậy ảnh hưởng tới hướng đi của trận chiến hồng hoang, thay đổi đoạn năm tháng quá khứ này...

Điều này với hắn, với cả nhân tộc đều có hậu quả không chịu nổi!

Phù Sinh kỳ cục...

Trong mắt Tự Hàn Ung lóe lên vẻ lạnh lẽo, khẽ gật đầu, quả là thế!

Bên Thanh Khâu cũng có Tiên Tôn ra tay!

Chỉ có điều, nàng là đời sau Long tộc, một trong những sự tồn tại nòng cốt trong tộc quần mạnh nhất chư thiên vạn giới, một đời Tiên Vương, tu vi, khí số, mệnh cách... Cũng không phải tên Kim Tiên Cửu Vĩ Hồ tộc kia có thể so sánh!

Dù là Tiên Tôn cũng không thể tùy ý bài bố nàng!

Suy nghĩ đảo quanh, Tự Hàn Ung tiếng nói bình tĩnh hỏi: "Việc liên quan tới ngươi và ta là vị Tiên Tôn nào ra tay?"

Hiện tại bốn vị Tiên Tôn đã chính thức khai chiến, kiềm chế lẫn nhau, chính là cơ duyên của vạn tộc. Long tộc cũng có hy vọng thành tựu Tôn!

Dù là vị Tiên Tôn nào dám ra tay với Long tộc, chính là kẻ địch sau này của Long tộc!

Trong lúc suy nghĩ, lại nghe Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Yếm Khư tiên tôn, còn có ‘Cựu, ‘Vị"

Ba vị Tiên Tôn? !

Tự Hàn Ung khẽ giật mình.

"Yếm Khư", "Kim", "Vị"... Trong bốn vị Tiên Tôn của chư thiên vạn giới có ba vị ra tay với Long tộc? ?

Không đợi nàng tiếp tục hỏi, Bùi Lăng rất cung kính hỏi: "Long Hậu nương nương, vậy hiện tại ta có thể đi rồi chứ?"

1081 chữ

Chương 3188: Kỳ thủ!

Nghe vậy, Tự Hàn Ung trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Gảy lại khúc đàn mà ngươi đã gảy trước đó một lần!"

Khúc đàn gảy trước đó?

Long Hậu nói đến (Thanh Khâu khúc] !

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, nhưng lại nhanh chóng nhướn mày.

[Thanh Khâu khúc] là tiên khúc, dù đàn tấu một lần cần thời gian không tính là quá lâu nhưng cũng không ngắn!

Hiện tại trận chiến hồng hoang đang hừng hực, thời thời khắc khắc đều có vô số tiên nhân chiến tử sa trường, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, hắn không có nhiều thời gian trì hoãn như vậy!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vội vàng nói: "Nương nương thứ tội, hiện tại ta có chuyện rất quan trọng phải làm... Còn chưa nói hết lời, Tự Hàn Ung trực tiếp ngắt lời: "Bản cung chỉ cần nghe đoạn mở đầu là được!" Bùi Lăng ngẩn ngơ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, sau đó không nói nhảm bất kỳ điều gì, đưa tay ra, một chiếc Thất Huyền Cầm kiểu dáng cổ xưa đã xuất hiện trước mặt hắn.

Đây là phục khắc thể của [Lăng Ba Hàn Long Cầm], bây giờ hắn có được "Bản nguyên" đại đạo "Chúng" cách không phục khắc tiên bảo mình đã từng dùng không có bất kỳ độ khó gì.

Lúc này Bùi Lăng ngồi xếp bằng xuống, đặt đàn trên đầu gối, hai tay đặt lên dây cung, lại không dùng hệ thống uỷ thác trực tiếp bắt đầu đàn tấu...

Tiếng đàn tranh tranh như nước chảy mây trôi tràn ngập cả phòng, trong lúc quanh quẩn như thác nước nơi cốc vắng, suối trong giữa khe núi, róc rách rì rào như tiếng trời.

Dù là động tác đánh đàn của Bùi Lăng hay tiếng nhạc tấu lên, đều giống như đúc lúc từng dùng hệ thống uỷ thác [Thanh Khâu khúc} !

Chỉ có điều, Tự Hàn Ung chỉ nghe phần mở đầu đã phát hiện xảy ra vấn đề...

Cầm kỹ của nhân tộc này thật sự vô cùng tinh diệu, nhạc khúc đàn tấu cũng không khác lúc trước chút nào.

Nhưng...

Không phải loại cảm giác này!

Trên người nhân tộc này đã không có thủ đoạn Tiên Tôn!

Nghĩ đến đây, Tự Hàn Ung lập tức lạnh băng nói: "Được rồi"

Động tác của Bùi Lăng lập tức ngừng lại, sau đó ống tay áo vung lên một cái, chỉ một thoáng phục khắc thể [Lăng Ba Hàn Long Cầm] đã tan thành mây khói.

Ánh mắt hắn yên tĩnh nhìn về phía Long Hậu, chờ đợi đối phương thực hiện hứa hẹn.

Tự Hàn Ung chậm rãi ngồi ngay ngắn, khẽ gật đầu, sừng rồng óng ánh sáng chói, đôi mắt xanh thẳm như gió bão trên biển cả, thâm thúy, bành trướng, lạnh băng, tiếng nói bình thản: "Bây giờ ngươi có thể đi "Nhưng...

"Dù ngươi quay về chiến trường cũng không thay đổi được điều gì!"

"Vị Tiên Vương Kim Ô tộc kia đã hạ giới từ Kiến Mộc"

"Trận chiến này của nhân tộc chắc chắn sẽ thua!"

Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng lập tức vô cùng nghiêm nghị, Tiên Vương Kim Ô tộc hạ giới!

"Vô Thủy" tổ sư sớm leo lên Kiến Mộc chính vì ngăn cản Tiên Vương Kim Ô tộc!

Dù giữa Kim Tiên và Tiên Vương chỉ kém một cảnh giới, nhưng một cảnh giới này... Sao chỉ có cách biệt một trời?

Dù toàn bộ Kim Tiên một phương thế giới cộng lại, cũng chưa chắc địch nổi một vị Tiên Vương bình thường nhất!

Có thể chống lại Tiên Vương chỉ có một vị Tiên Vương khác!

"Vô Thủy" tổ sư là Kim Tiên đỉnh phong nhất, hắn ta muốn ngăn cản Tiên Vương, không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn lựa chọn trực tiếp thành Vương.

Hoặc là, hiện tại vị tổ sư này đã thành Vương!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Long Hậu nương nương cũng muốn ra tay?"

"Vô Thủy" tổ sư là một trong tổ sư khai phái chín môn phái lớn hậu thế, hắn ta là lương đống nhân tộc, là một trong cường giả chí tôn nhân tộc, chỉ cần thành Vương, chắc chắn có thể ngăn cản Tiên Vương Kim Ô tộc! Nhưng nếu Long Hậu cũng ra tay...

Bên nhân tộc không có vị Tiên Vương thứ hai có thể ngăn cản đối phương!

Trừ khi hiện tại hắn thành Vương Tự Hàn Ung từ trên cao nhìn xuống Bùi Lăng, san hô châu xuyên ngũ thải thấp thoáng giữa búi tóc như mây màu uốn lượn giữa dãy núi, chiếu rọi tuyết má môi son, trong kiều diễm như mang theo gió tuyết lạnh thấu xương, nàng từ tốn nói: "Dù dựa theo phong cách hành sự của Long tộc ta, một huyết thực bình thường như nhân tộc dám cả gan làm loạn làm trái thiên cương, hiện tại bản cung cũng nên ra tay!"

"Không chỉ có bản cung ra tay, tất cả Kim Tiên, tất cả những tộc quần khác ở phương thế giới này sẽ cùng nhau đến chiến trường Kiến Mộc!"

"Đến lúc đó, thậm chí bản cung không cần tự mình ra mặt "Vạn tộc tiên nhân như mây, tiên bảo như mưa, thiên phú thần thông, thiên phú tiên thuật càng là tầng tầng lớp lớp, tất cả đủ để nuốt hết nhân tộc sinh ra yếu đuối!"

"Dù đến cuối cùng nhân tộc có thể lấy lực lượng một tộc đánh lui vạn tộc"

"Bản cung cũng sẽ tự mình ra tay, nghiền nát hy vọng cuối cùng của huyết thực các ngươi!"

"Cuối cùng, nhân tộc sẽ như phù dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn tiêu vong trong trận tranh đấu vạn tộc giữa năm tháng này"

"Ghi chép hậu thế cũng không có đôi câu vài lời về nhân tộc"

"Các ngươi như sâu kiến, như bụi mù, xuất hiện, tồn tại, giãy giụa, ngỗ nghịch... Đều là huyễn ảnh, không thể lưu lại chút dấu vết nào"

"Chư thiên vạn giới vẫn là chư thiên vạn giới của vạn tộc"

"Cho dù có huyết mạch nhân tộc linh tinh còn sót lại, cũng chỉ tiếp tục kiếp sống huyết thực của người đời trước"

1087 chữ

Chương 3189: Kỳ thủ! (2)

"Bọn họ sẽ không nhớ kỹ, cũng không biết phấn đấu như các ngươi trong đoạn năm tháng này, sẽ chỉ cho rằng mình sinh ra đã là huyết thực, không văn minh, không truyền thừa, không huyết mạch, cũng không có cái gọi là lễ nghi liêm sỉ... Giống như súc vật.

Giọng Tự Hàn Ung lạnh băng quanh quẩn trong nội điện, nói đến đây, nàng đột nhiên nhẹ cong khóe miệng, nhàn nhạt cười, "Nhưng.."

"Hiện tại bản cung không muốn làm như vậy!"

Hơi dừng lại, Long Hậu nhìn sang Bùi Lăng, tiếng nói rào rào: "Ngươi muốn tiếp tục làm quân cờ, hay cùng bản cung làm kỳ thủ một lần?"

Nghe vậy, Bùi Lăng không lập tức đáp lời, chỉ yên tĩnh nhìn Tự Hàn Ung.

Hắn không phải đang suy nghĩ đề nghị của Tự Hàn Ung, mà là Tự Hàn Ung nói quá nhiều nội dung, trong thời gian ngắn hắn hơi theo không kịp mạch suy nghĩ của đối phương...

Thấy Bùi Lăng vẫn không nói một lời, Tự Hàn Ung lập tức lạnh lùng nhắc nhở: "Thời gian của ngươi không nhiều!"

Bùi Lăng nhíu mày suy nghĩ, hỏi: "Ta phải làm thế nào?"

Tự Hàn Ung bình tĩnh hỏi: "Ly La tiên tôn, Hắc Dạ chi chủ, ‘Vị... Ba vị này muốn ngươi làm gì?"

Bùi Lăng nói: "Ly La tiên tôn truyền cho ta một môn tiên thuật đại đạo để leo lên Kiến Mộc"

"Yếm Khư tiên tôn cho ta tiên chức ‘Hắc dạ để ta thành Vương, có thể cưỡng ép leo lên Kiến Mộc"

"Về phần Vị...

"Thì để ta trợ giúp nhân tộc thắng được trận đại chiến này!"

Nói tới chỗ này, Bùi Lăng dừng lại một chút như nghĩ đến cái gì đó, vội nói tiếp, "Chắc hiện tại Vô Thủy tộc ta đang chiến đấu với Tiên Vương Kim Ô tộc.

"Nếu Long Hậu nương nương tự mình ra tay...

"Tộc ta không có vị Tiên Vương thứ hai ứng chiến, trận chiến này nhất định tan tác"

"Hiện tại ta đạt được tiên chức ‘Hắc dạ đủ để thành Vương!"

"Vì tự vệ, cũng vì tộc quần, vì năm tháng hậu thế... "

"Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành Vương cùng Long Hậu nương nương chiến một trận!"

"Cuối cùng, tộc ta nhất định có thể thay đổi thế phải thua, ngăn cơn sóng dữ, lấy nhất tộc đánh bại vạn tộc, chiếm đoạt khí số thiên địa, chiếm đoạt phương giới vực này, từ nay về sau nhân tộc sừng sững phía trên vạn tộc, con cháu tử tôn không gặp tai ương huyết thực, thẳng tắp tại thế.."

"Ta ở năm tháng ‘Tương lai, kết thúc thời đại hồng hoang năm tháng ‘Quá khứ..

"Đây là điều Vị muốn ta làm!"

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, tạm thời không nói sau khi nhân tộc này thật sự thành Vương có phải đối thủ của nàng hay không, hắn nói những lời này thật sự không giả!

Chân chính đến tình trạng kia, cho dù đã sớm biết kia là bố trí của Tiên Tôn, mặc kệ đổi thành ai cũng chỉ có thể làm theo!

Nhưng hiện tại chỉ cần nàng không ra tay, tên nhân tộc này có những cơ hội lựa chọn khác! Nàng làm như thế, mục đích thực sự không phải trợ giúp tên nhân tộc này, mà là muốn đối địch với Tiên Tôn! Đường đường là Long Hậu lại kết làm phu thê với phàm nhân, cộng độ lương tiêu với phàm nhân, có phu thê chi thực với phàm nhân... Tuy nàng bị tên nhân tộc này chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng tên nhân tộc này cũng chỉ là một quân cờ!

Người điều khiển chân chính sau màn, kẻ cầm đầu chân chính vẫn luôn là mấy vị Tiên Tôn cao cao tại thượng kia! Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung lập tức nói: "Ngươi đừng đi mấy con đường này!"

"Dù lựa chọn vị Tiên Tôn nào, cuối cùng chỉ có một đường chết!"

"Cũng chỉ có Ly La tiên tôn có thể cho ngươi một thời cơ chuyển thế.."

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ.

Nếu "Cựu" thắng được Phù Sinh kỳ cục, hắn biết mình sẽ chết.

Nhưng ba vị khác...

Suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, hiện tại quan trọng nhất không phải điều này, mà làm như thế nào leo lên Kiến Mộc!

Thế là, Bùi Lăng ngắn gọn nói: "Ta biết.

"Ta sẽ không lựa chọn con đường của bất kỳ một vị Tiên Tôn nào, hiện tại chỉ cần ta leo lên Kiến Mộc, có thể kết thúc ván cờ trên người"

"Nếu nương nương bằng lòng trợ giúp ta, kính xin nương nương sử dụng tiên chức trực tiếp na di ta đến phía trên Kiến Mộc!"

Tự Hàn Ung lại lắc đầu bình tĩnh nói: "Kỳ thủ không phải quân cờ"

"Bất kỳ tình huống gì cũng không thể tự mình ra tay"

"Chỉ cần hiện tại bản cung ra tay, sẽ đi vào ván cờ!"

"Đến lúc đó, tất cả mọi thứ mưu đồ lúc này đều sẽ trở thành một bộ phận trong ván cờ!"

"Cũng như vừa rồi ngươi ra tay, ra tay càng nhiều càng chìm sâu vào trong ván cờ"

"Từng bước một đi vào vũng bùn, lại khó vượt qua "Cuối cùng như trùng bay vào mạng nhện, quấn quanh nhao nhao không thể động đậy, chỉ có thể biến thành quân cờ mặc cho người ta bố trí"

Không thể ra tay...

Trong lòng Bùi Lăng hơi động, lúc trận đại chiến này bắt đầu "Luân Hồi" tổ sư đã nhắc nhở hắn, để hắn đừng ra tay...

Chỉ là, tình huống hiện tại...

Nếu không ra tay, làm thế nào leo lên Kiến Mộc?

Trong lúc đang suy nghĩ, lại nghe Tự Hàn Ung lạnh lùng nói tiếp: "Tiếp theo bản cung không ra tay"

"Ngươi cũng đừng ra tay"

"Về sau, ngươi chỉ cần leo lên Kiến Mộc trước khi Tiên Vương Kim Ô tộc chân chính giáng lâm phương thế giới này là được!"

Không ra tay, leo lên Kiến Mộc?

Hơn nữa, còn muốn làm trước khi Tiên Vương Kim Ô tộc giáng lâm?

Điều này...

Bùi Lăng lập tức nghi ngờ nhìn qua Tự Hàn Ung, cau mày nói: "Cụ thể phải làm thế nào?"

1078 chữ

Chương 3190: Kỳ thủ! (3)

Nghe vậy, Tự Hàn Ung bình thản nói: "Vừa rồi ngươi làm như thế nào trở lại phương thế giới này, tiếp theo cứ dùng phương pháp giống thế để leo lên Kiến Mộc!"

Phương pháp giống thế?

Phương pháp hắn vừa dùng là dùng hệ thống uỷ thác.

Vấn đề là cho đến bây giờ vẫn có sự tồn tại gì đó đang cắt ngang hệ thống uỷ thác!

Dù hiện tại hệ thống có thể phá vỡ ván cờ, chắc chắn sẽ bị cắt ngang Về phần vừa rồi hệ thống thao tác tự mình chém giết mình...

Vừa rồi hắn có thể trở về phương thế giới này là có mặt nạ của thiên kiếp định vị!

Thật sự muốn dùng cách này leo lên Kiến Mộc, hắn nhất định phải có một vật có thể định vị phía trên Kiến Mộc...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tự Hàn Ung, ánh mắt sáng rực.

Cách này có thể thực hiện!

"Đa tạ Long Hậu nương nương chỉ điểm!" Bùi Lăng lập tức hành lễ, trịnh trọng nói.

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, hờ hững nói: "Đây là con đường mà ngươi đi qua, cho nên có thể thực hiện!"

"Ngươi làm trái thiên cương nhiều lắm!"

"Nếu không phải ngươi từng thành công một lần, bản cung sẽ không đề nghị ngươi làm như thế"

"Bởi vì tiên nhân làm trái thiên cương, cho dù là Kim Tiên cũng không còn vĩnh hằng!"

"Hành động lần này mạo hiểm không nhỏ!"

Bùi Lăng bình tĩnh nhẹ gật đầu, nếu là Kim Tiên bình thường thì sẽ như thế.

Nhưng hiện tại hắn bất tử bất diệt, lại không chỉ vì hắn là tiên nhân.

Số lượng đạo kiếp của hắn là cực hạn thiên đạo!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Ở ngay chỗ này?"

Tự Hàn Ung nhẹ khép váy dài, hờ hững nói: "Nơi này sẽ không vào ván cờ!"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng không do dự nữa, hắn tâm niệm vừa động, một đạo đao khí huyết sắc chợt xuất hiện trong hư không, ầm vang rơi xuống.

Đao khí như thác nước huyết sắc cuồn cuộn, chớp mắt trảm trúng thể xác Bùi Lăng.

Oanh! !

Đao ý cao ngất tản khắp tứ phương, Bùi Lăng hôi phi yên diệt!

Kình khí còn sót lại như gió mạnh gào thét phát động rèm nặng, rèm châu kịch liệt lắc lư, trên thềm son hoàn bội của Long Hậu đinh đang rung động một hồi lâu.

Vạt áo băng rua múa, ánh mắt Tự Hàn Ung lạnh nhạt nhìn tình cảnh này.

Bốn vị Tiên Tôn...

"Ly La" tặng cho tiên thuật đại đạo, để tên nhân tộc này trực tiếp leo lên Kiến Mộc; "Yếm Khư" cho ra tiên chức "Hắc dạ", để tên nhân tộc này thành Vương, cưỡng ép trèo lên Kiến Mộc; "Vị" để tên nhân tộc này phá vỡ hồng hoang; "Kim"... Thì thủ hộ hồng hoang, đây vốn là việc mà Tự Hàn Ung cần phải làm!

Ván cờ hiện tại, mấu chốt chân chính không phải thủ đoạn mà tên nhân tộc kia leo lên Kiến Mộc...

Mà là hắn không thể ra tay!

Sau đó, chắc sẽ xảy ra đủ loại ngoài ý muốn, không ngừng ép hắn ra tay!

Chỉ cần hắn vừa ra tay, cho dù tên nhân tộc này có thủ đoạn leo lên Kiến Mộc, cũng đành phải lập tức thành Vương, chiến một trận với nàng...

Có thể nói, từ lúc bắt đầu tên nhân tộc này đã phải đối mặt với một tử cục không có cách phá giải!

Nhưng cục diện của giờ phút này là vì Tự Hàn Ung!

Nàng muốn đối địch với Tiên Tôn!

Nàng đối đầu với Tiên Tôn là vì Tiên Tôn ra tay với nàng, với Long tộc trước...

Tiên Tôn ra tay với nàng là vì tên nhân tộc kia...

Chờ chút!

Làm sao cảm giác tất cả đều quá trùng hợp?

Dường như... Là một ván cờ tinh diệu đã sớm sắp xếp tốt!

Là tên nhân tộc kia bố trí cục diện?

Không!

Chỉ là một nhân tộc, không có loại bản lĩnh này!

Hơn nữa, vừa rồi nàng trò chuyện với tên nhân tộc kia, rất chắc chắn hắn biết quá ít việc.

Cho dù có xảo trá cơ biến, lòng dạ thâm trầm, cũng không có khả năng tính toán một vị Long Hậu Long tộc như nàng!

Chắc suy nghĩ vừa rồi của nàng chịu ảnh hưởng từ "Kim", muốn để hắn ra tay!

Trong lúc đang suy nghĩ, cách đó không xa, một viên minh châu khảm nạm trên cây san hô đột nhiên sáng tỏ, ánh sáng của nó nở rộ như trăng sáng nhô lên cao.

Châu quang nhu hòa trơn bóng, soi sáng ra sương sắc sáng sủa.

Một bóng dáng khôi ngô nguy nga, uy nghi cuồn cuộn xuất hiện từ bên trong, hắn ta cổn miện chỉnh tề, loại người, sừng rồng vàng ròng, tráng lệ, chính là Long Vương.

Sau khi Long Vương xuất hiện, không do dự chút nào, lập tức bình tĩnh nói: "Nhân tộc đang trảm Kiến Mộc, kính xin Tử Đồng ra tay.."

Hồng hoang.

Bên cạnh Kiến Mộc.

Từng tòa Huyết Phù Đồ treo lủng lẳng trên vòm trời, huyết sắc tràn ngập đầy trời, Tiên cung xa xăm thấp thoáng sau núi mây biển sương.

Trong hư không, vô số tiên nhân chém giết thành đoàn, gió tanh mưa máu hắt vẫy nhao nhao.

Nhân tộc như từng chiếc chiến thuyền đang giãy giụa trong ngàn vạn pháp tắc, vô số đại đạo, tiên thuật như mây.

Công phạt lui tới xôn xao như biển giận sóng to, gầm thét, sôi trào muốn thôn phệ tất cả thuyền bè. Sóng lớn ngập trời, khi thì có thuyền nhỏ lật úp, thân tử đạo tiêu; khi thì phi thuyền phá sóng, thuận gió mà lên, chân cụt tay đứt bay loạn như mưa rào, mùi huyết tinh dày đặc như thực chất.

Ở một chỗ trên chiến trường, mấy bóng dáng khổng lồ quái đản đạp không mà đứng, xúc tu tung bay, đang toàn lực vây công một nữ tiên nhân tộc áo đậm giày đen, tóc dài như sương.

1091 chữ

Chương 3191: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo...

Cánh bướm to lớn phiêu đãng trong hư không, trong lúc khẽ chấn động hơi khói ngũ sắc ầm vang rơi xuống hóa thành màn tơ thải sắc như lưới, chụp vào "Hồn Nghi"; Bên cạnh tên bướm tiên này, một trùng tiên như con ruồi lại bốn cánh vung mạnh như huyễn ảnh, trong lúc giác hút nhanh chóng rung động, từng tiếng vù vù nhiễu loạn tâm thần như thủy triều phun trào, tràn ngập phương thiên địa này; Lại có yêu hoàng giữa trời, trong khoảnh khắc một hóa mười, mười hóa trăm, hóa thành một đoàn mây đen đậm đặc, vô số tiếng vỗ cánh liên miên như lôi đình, gào thét càn quét; Cùng lúc đó, thân thể trùng khổng lồ như dãy núi tạo ra âm ảnh bát ngát, lúc mắt kép quan sát, huyễn ảnh trùng điệp sinh ra trong hư không, mê hoặc vô số.

Gió mạnh vù vù phất động mái tóc bạc, "Hồn Nghi" đứng giữa không trung như thuyền nhỏ bồng bềnh trong đại dương mênh mông, bốn phương tám hướng đều là sóng to gió lớn có thể đến trong chớp mắt.

Vẻ mặt nàng lại không thay đổi chút nào, trong lúc khí tức lưu chuyển biển lửa cuồn cuộn ầm vang hiện ra, ánh lửa xông lên trời không, hừng hực gào thét như Hỏa Long giữa trời, trong nháy mắt gào thét tới đốt cháy yêu hoàng sạch sẽ!

Cùng lúc đó, lũ lụt cuồn cuộn như biển cả treo trời, hải triều phun ra nuốt vào bành trướng mãnh liệt, hơi khói ngũ sắc cuốn một cái tiêu tan.

Lại có tiếng chuông vang vọng trong hư không, đường hoàng rộng rãi, chấn vỡ vù vù, chỉ còn lại một mảnh sáng sủa vừa đi vừa về bồi hồi, phương thiên địa này cũng trở nên rõ ràng!

Sau đó là đao khí phun trào như sương máu như gấp rút chập trùng, chỉ một thoáng tất cả huyễn tượng xung quanh đều hiện ra từng vết đao như mạng nhện, chợt bắt đầu vỡ nát từng khúc...

Rầm rầm rầm... Ánh đao lấp lánh, tiên thuật gào thét, từ trên cao quan sát xuống như hai cơn sóng lớn phân biệt rõ ràng rắn chắc đụng vào nhau.

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, lực trùng kích cuồn cuộn đẩy ra từng vòng, nơi đi qua không gian như miếng băng mỏng gần bờ ngày đông, lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ nát thành cặn bã, rung chuyển như nước.

Không gian chưa ổn định lại, một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo lập tức vang lên trong phương thiên địa này:

"Các ngươi có tật ở mắt, mắt không thể thấy!"

Tất cả tiên nhân ngoại tộc vây công "Hồn Nghi" lập tức hai mắt mờ đi, không thấy rõ bất kỳ sự vật gì. Tiếng nói lạnh lùng, thanh thúy lại vang lên: "Các ngươi có tâm bệnh, thần niệm không thể xem!"

Tất cả tiên nhân ngoại tộc vây công "Hồn Nghi" trong lòng tạp niệm xôn xao, chớp mắt có vô số buồn bực khúc mắc, tâm thần đại loạn, thần niệm không có cách nào triển khai!

"Phải có đao, có thể trảm tiên!"

Phốc!

Tiếng nói vừa ra, cánh bướm nhẹ nhàng xinh đẹp của bướm tiên đột nhiên dừng lại, trên thể xác tinh tế lập tức thêm ra một tơ máu dài lớn.

Tơ máu màu sắc thê diễm mở rộng.

Đao ý cao ngất bá đạo vô song tản khắp trời cao.

Ngay sau đó, máu tươi như mưa bắn tung toé ra, hóa thành dòng suối cuồn cuộn, vung vẩy nhao nhao.

Nội tạng đủ mọi màu sắc tản mát, bướm tiên bị trảm làm hai mảnh bất lực rơi xuống.

Một kích thành công, "Hồn Nghi" đang muốn tiếp tục chém giết tiên nhân ngoại tộc khác, lại thấy một ám ảnh đen vàng đan xen hiện ra như quỷ mị, trong nháy mắt đánh vào giữa lưng nàng! Người đến mau lẹ như điện, cho dù dùng thị lực tiên nhân cũng không cách nào thấy rõ hình dáng.

Hắn ta đến từ thiên ngoại, phá không im ắng, đợi đến khi "Hồn Nghi" kịp phản ứng đã gần trong gang tấc!

Keng! !! Tiếng kim thiết chạm nhau rào rào đẩy ra, dư âm lượn lờ, không gian như dòng nước gấp rút bành trướng. Một mặt tấm gương sáng rực trong vắt như tấm chắn to lớn, xuất hiện sau lưng "Hồn Nghi".

Nó có kiểu dáng cổ xưa, khung kính khảm đầy hoa văn gãy nhánh, quanh mình mây che sương quấn, vô số mắt dọc sáng tắt trong đó, có khí tức nhẹ nhàng và nặng nề đồng thời hiện lên, quấn giao quay quanh nhau hình thành sự cân bằng bé nhỏ, tản ra ý hoàn mỹ, chính là (Huyền Khôn Kính] mà Bùi Lăng tặng cho!

Lúc này, một cây gai nhọn đen vàng xen lẫn đâm vào mặt kính, đầu của nó vô cùng sắc bén nhưng vẫn không có cách nào tiến thêm.

"Hồn Nghi" lập tức quay đầu nhìn ra sau lưng, chỉ thấy một bóng dáng nửa người nửa ong chậm rãi hiện ra.

Người đến nửa người trên như nữ tử nhân tộc yêu diễm, sợi tóc đen vàng đan xen như rong biển dày đặc búi cao thành búi tóc, thái dương có xúc tu lay động như mang, khuôn mặt tinh xảo, mị nhãn như tơ, trông lại vô cùng xinh đẹp.

Dáng vẻ đặc biệt trầm bổng chập trùng, tràn đầy vẻ mềm mại vũ mị đặc biệt của nữ tử trưởng thành, vòng eo tạo ra một độ cong không thể tưởng tượng nổi như cành lá hương bồ mềm dẻo nhỏ nhắn.

Nhưng dưới bờ eo lại là dáng vẻ ong lớn, sau lưng là bốn cánh óng ánh sáng long lanh, trong lúc vung vẩy phát ra từng tiếng vù vù.

Đôi mắt nâu đậm nhìn quanh trong vắt, khí tức bành trướng, còn mạnh hơn tất cả tiên nhân ngoại tộc vừa vây công "Hồn Nghi"

Là Tiên Quan chưởng đạo!

Tiên Quan chưởng đạo nửa người nửa ong không do dự chút nào, cách không nhẹ nhàng điểm một cái về phía "Hồn Nghi".

Chỉ một thoáng, vô số nọc ong sinh dục trong hư không, vạch phá vòm trời, gào thét như cơn mưa đâm về phía "Hồn Nghi".

1107 chữ

Chương 3192: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo... (2)

Lúc này, rất nhiều tiên nhân ngoại tộc vừa vây công "Hồn Nghi" cũng đã tránh thoát từ triệu chứng "Bệnh mắt"

và "Tâm kết", nhao nhao thi triển thủ đoạn tấn công "Hồn Nghi".

Tiếng rít gào đầy trời, uy áp như ngục!

Trong tiếng nổ liên tiếp, không gian vỡ nát từng khúc.

Ánh sáng [Huyền Khôn Kính] liên tục lấp lóe, thanh quang hắt vẫy vạn dặm, lơ lửng giữa không trung lại vững vàng đỡ được tất cả thế công.

"Hồn Nghi" đứng sau cự kính, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt.

Lại là toàn lực thôi động (Huyền Khôn Kính] đã hao hết tất cả tiên lực của nàng!

"Hồn Nghi" tiếng nói rộng lớn: "Tiên lực của ta vô cùng vô tận!"

Tiếng nói vừa ra, khí tức của nàng liên tục tăng lên, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong.

Chỉ có điều khóe mắt lại có huyết lệ lặng yên trượt xuống!

Thấy tên nhân tộc này còn có thể chống đỡ, Tiên Quan chưởng đạo nửa người nửa ong không trì hoãn nữa, nàng tâm niệm vừa động, toàn bộ phương thiên địa này lập tức hóa thành một cái tổ ong to lớn!

Trong sào huyệt lít nha lít nhít, mỗi một cửa hang đều hiện ra một đôi mắt kép to lớn.

Tạch tạch tạch két...

Tiếng vô số giác hút ma sát vang lên, che ngợp bầu trời như toàn bộ thế giới đều bị sâu bọ gì đó nhanh chóng gặm nuốt, ăn mòn cuối cùng quay về hư vô...

Lại có mưa bụi mang theo khí tức trong veo rơi xuống từ trên không, trong lúc tí tách tí tách như một mộng cảnh vô cùng đẹp đẽ, làm chúng sinh muốn say ngã trong đó, không tỉnh lại...

Trong chốc lát, một cảm giác tim đập nhanh trước nay chưa từng có hiện lên trong lòng "Hồn Nghi", trong tối tăm nàng như cảm nhận được một loại nguy cơ lớn lao gào thét mà tới.

Nhưng chẳng mấy chốc "Hồn Nghi" đã khôi phục lại bình tĩnh.

Cho dù tất cả trước mắt nhanh chóng, kinh tâm động phách thế nào, cũng chỉ là huyễn cảnh!

Những tiểu tiên huyễn cảnh hư vô mờ mịt này, mạnh cũng tốt, yếu cũng được, đều là công cụ để nàng rèn luyện tâm cảnh mà thôi!

Trong lúc đang suy nghĩ, không hiểu sao khí tức của "Hồn Nghi" đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, trong cơ thể nàng đồng thời thêm ra hai loại lực lượng chưa bao giờ có.

"Hồn Nghi" kịp phản ứng, hai loại lực lượng, một loại là "Bản nguyên" đại đạo, một loại khác là tiên chức.

Là (Tẩy Tiên] của vị "Tướng Huyền" tiên đế kia!

Không biết là tiên hạ đẳng nào vẫn lạc, tẩy luyện "Bản nguyên" đại đạo và tiên chức của hắn ta cho nàng...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Hồn Nghi" lập tức nhìn về phía tên Tiên Quan chưởng đạo nửa người nua ong kia.

Lúc này vòng eo vô cùng tinh tế của Tiên Quan chưởng đạo nguyên nhanh chóng phồng lên, bụng to như trống.

Cùng lúc đó, tất cả tiên lực trong cơ thể nàng không bị khống chế hội tụ vào trong bụng, trong quá trình này bụng nàng còn đang không ngừng biến lớn, dường như cứ thế muốn chống ra huyết nhục của nàng! Tạch tạch tạch...

Chẳng mấy chốc, theo tiếng đạo thể bị xé nứt, bụng Tiên Quan chưởng đạo nửa người nửa ong nứt ra, trong khe hở hiện ra vô số con ong nhỏ.

Mỗi một con ong nhỏ mới sinh đều chiếm cứ một bộ phận tiên lực tương đương của Tiên Quan chưởng đạo.

Tiên chức "Sinh sôi"!

Khí tức của Tiên Quan chưởng đạo nửa người nửa ong nhanh chóng suy yếu, sắc mặt nàng thay đổi, vội vàng ra tay lần nữa.

Ngàn vạn nọc ong gào thét, bầy ong trong tổ ong leo ra như thủy triều, trong chốc lát tiếng vù vù như nước thủy triều càn quét càn khôn...

Chỉ có điều, lúc tất cả công phạt sắp chạm đến "Hồn Nghi", lập tức dọc theo quỹ tích trước đó, không sai lệch chút nào bắt đầu rút lui.

"Bản nguyên" đại đạo "Nghịch"!

Hồng hoang.

Chiến trường Kiến Mộc.

Huyết vụ dày đặc che đậy tầm mắt, trong mùi tanh dày đặc có sát khí xông lên trời không, xen lẫn vết tích vân triện như ẩn như hiện che đậy thần niệm.

"Không Mông" và "Mặc Côi" tay nhặt pháp quyết, tạm thời ẩn nấp thân hình, khôi phục tiên lực.

Ở cách đó không xa, một bộ xác tiên nhân ngoại tộc loại chim thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có, đang nhanh chóng rơi xuống mặt đất.

"Không Mông" truyền âm nói: "Lại giải quyết một cái!"

"Mặc Côi" khẽ gật đầu, lại nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen: "Chúng ta đã chém giết rất nhiều Tán Tiên, nhưng cho đến tận nay thứ đạt được đều là pháp tắc.

"Muốn có ‘Bản nguyên đại đạo, có lẽ cần chém giết chính tiên mới được!"

Nghe vậy, "Không Mông" lập tức gật đầu.

Lúc bình thường chính tiên bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi, cho dù chiến lực cường đại nhưng cũng không cách nào chém giết nó!

Chỉ có điều, hiện tại không biết là tiên tổ nhân tộc bố trí hay vì lý do gì khác.

Chỉ cần tiên nhân chiến tử ở trên chiến trường này, dù là tán tiên hay chính tiên đều sẽ trực tiếp vẫn lạc!

Chính tiên... Cũng có thể bị trảm!

Đang nói chuyện, hai người lập tức cảm thấy trong cơ thể đột ngột thêm ra mấy đầu pháp tắc xa lạ.

Đây là "Trọng Minh" tiền bối căn cứ công đức bọn họ chém giết tán tiên, bán pháp tắc cho bọn họ! "Không Mông" và "Mặc Côi" không do dự nữa, đưa mắt nhìn quanh, đang muốn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, khí tức của bọn họ bỗng nhiên tăng vọt như trong nháy mắt bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Trong cơ thể vô duyên vô cớ được chia thêm một đầu "Bản nguyên" đại đạo cùng một phần tiên chức! Hai người khẽ giật mình, chắc giết đủ số lượng tán tiên nhất định cũng có "Bản nguyên" đại đạo và tiên chức?

1108 chữ

Chương 3193: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo... (3)

Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ kịp phản ứng, đây không phải "Bản nguyên" đại đạo và tiên chức mà "Trọng Minh" tiền bối bán cho bọn họ, mà là vị "Tướng Huyền" tiền bối kia [Tẩy Tiên} !

Là có Tiên Quan chưởng đạo nhân tộc vẫn lạc, "Tướng Huyền" tiền bối tẩy luyện tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo mà đối phương chấp chưởng cho bọn họ?

Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, mấy tiên nhân ngoại tộc hóa thành bản tướng đã phát hiện hai người, không do dự chút nào chém giết tới.

Huyết vụ đậm đặc bị gió mạnh phần phật xé rách trong khoảnh khắc.

"Không Mông" và "Mặc Côi" lập tức hiện ra thân hình.

"Nơi này có người sống!"

Ánh mắt tiên nhân ngoại tộc giết tới sắc bén, chỉ một thoáng tiên thuật, thần thông, pháp tắc... Gào thét rơi xuống!

"Mặc Côi" không do dự, lập tức sử dụng tiên chức vừa đạt được.

Trong nháy mắt đêm tối giáng lâm!

Toàn bộ phương thiên địa này chìm vào một mảnh bóng tối thuần túy, đưa tay không thấy được năm ngón.

Tầm mắt tất cả tiên nhân ngoại tộc đều bị che đậy, khí tức của "Mặc Côi" tăng vọt, trong đêm tối như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch xuất hiện trong cảm giác của nàng.

Tiên chức "Hắc dạ".

Nhưng ngay sau đó sắc trời huy hoàng dâng lên, như vô số lưỡi đao đâm vào bóng tối.

Ánh sáng trong vắt xua tan bóng tối, làm tất cả quanh mình đều trở nên rõ ràng.

Lại cùng một thời gian, "Không Mông" cũng dùng ra tiên chức vừa đạt được!

Khí tức của nàng cũng đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, trong chốc lát nơi sắc trời chiếu qua, không chỗ không thể đi!

Tiên chức "Ban ngày".

"Không Mông" và "Mặc Côi" đều khẽ giật mình, lập tức nhận ra tiên chức của hai người có xung đột, không thể đồng thời sử dụng!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lúc này hai người mắt sáng như đuốc nhìn về phía tiên nhân ngoại tộc chém giết tới.

Những tiên nhân ngoại tộc kia lập tức dừng lại, trong nháy mắt quên lãng tất cả việc tiếp theo cần phải làm.

Cùng lúc đó, mắt bọn họ nhao nhao khép kín, hô hấp đều đặn, khí cơ bình ổn, lại đã ngủ thật say...

"Bản nguyên" đại đạo "Quên"!

"Bản nguyên" đại đạo "Ngủ"!

Sắc mặt "Không Mông" và "Mặc Côi" thay đổi, đây là "Bản nguyên" đại đạo của Bùi Lăng!

Hồng hoang.

Chiến trường Kiến Mộc.

Kiếm quang lạnh thấu xương, sương đao nhao nhao. Rít lên che ngợp bầu trời, huyết hoa bắn tung toé!

Một tia sáng đánh đâu thắng đó, trảm phá vô số tiên thuật, lưu lại một vết kiếm tràn đầy khí tức sát phạt trong hư không.

Một chính tiên ngoại tộc khí tức uể oải, trong mắt nén giận đang bị hai tên nhân tộc đánh cho liên tục bại lui. Trên dưới cả người hắn ta vết thương chồng chất, bản tướng xúc tu, cánh, giáp xác... Đều đã tàn tạ không chịu nổi, dòng máu màu xanh lục thuận theo vết thương ào ạt chảy xuôi.

"Cô Miểu" cầm phi kiếm trong tay, quanh thân kiếm khí bừng bừng phấn chấn, đằng đằng sát khí, mỗi một kiếm ra đều có vô tận kiếm khí, kiếm ý đi theo gầm thét chém về phía tên chính tiên ngoại tộc kia.

Ở bên cạnh hắn ta, "Phục Cùng" đạp không mà đi sát bên, ống tay áo tung bay, thỉnh thoảng đưa tay bắt bỏ vào hư không, mua dũng khí, chiến ý, tiên lực, ý niệm... Của chính tiên ngoại tộc.

Trong mắt chính tiên ngoại tộc đầy vẻ giận dữ càng ngày càng nặng, như muốn dâng lên mà ra!

Chỉ là hai tên tán tiên nhân tộc không có cả "Bản nguyên", nếu là lúc bình thường hắn ta đã sớm đánh giết hai người này, cầm đến trong tộc chặt ra cho vào nồi!

Chỉ có điều, trước đây không lâu trong giao dịch dưới Kiến Mộc, hắn ta đã bị lừa toàn bộ "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, tiên khí...

Lúc này hắn ta không có gì ngoài cảnh giới chính tiên, không có gì cả, chỉ có thể lấy tiên thuật ứng chiến, lúc này mới đánh có đến có về với hai tên tán tiên!

Thấy phi kiếm rít gào, kiếm phong đã đến trước mặt, tên chính ngoại tộc tiên này không dám khinh thường, lập tức đánh ra một cái pháp quyết, trước người hắn ta hiện ra một mặt tấm chắn to lớn.

Oanh!

Phi kiếm như mũi tên, dẫn dắt kiếm khí kiếm ý cuồn cuộn như sóng lớn mênh mông, hung hăng trảm vào cự thuẫn, phát ra tiếng vang to lớn.

Cự thuẫn nguy nga như núi không nhúc nhích, đỡ được phi kiếm cùng tất cả kiếm khí kiếm ý công phạt đến. Nhưng đúng lúc này, "Phục Cùng" vung ống tay áo một cái, vẩy ra linh thạch, thiên tài địa bảo, đan dược, phù lục đầy trời, chỉ một thoáng bảo quang mờ mịt chiếu rọi bốn phương!

Ngay sau đó tất cả linh thạch, thiên tài địa bảo, đan dược, phù lục... Biến thành cự thuẫn, còn cự thuẫn ngăn ở trước mặt chính tiên ngoại tộc lại hóa thành từng đống linh thạch, thiên tài địa bảo, đan dược, phù lục... Xoạt xoạt xoạt...

Phi kiếm và ngàn vạn kiếm khí kiếm ý lạnh thấu xương lại không chút trở ngại, gào thét lên đâm về phía chính tiên ngoài tộc.

Trong chốc lát huyết hoa màu xanh nở rộ như mưa, đốm lửa nhỏ bắn tung toé!

Oanh!

Trong tiếng nổ lớn, hư không nứt nẻ.

Chính tiên ngoại tộc đã độn đến nơi xa, trên dưới cả người hắn ta lại thêm trên trăm vết kiếm, trong mỗi một vết kiếm đều có kiếm ý nồng đậm quanh quẩn không đi, ngăn cản đạo thể tự lành, còn đang không ngừng ăn mòn thể xác khiến thương thế càng thêm nặng nề.

Thấy thật lâu không cách nào chém giết tên chính tiên ngoại tộc này, "Phục Cùng" cau mày, nhanh chóng truyền âm nói: "Tiên nhân ngoại tộc này có cảnh giới cao hơn chúng ta, dù hắn không có pháp tắc, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không thể chém giết!" 1109 chữ

Chương 3194: Đạo tiêu

"Còn phải tiếp tục tìm tán tiên không có pháp tắc ra tay, tích lũy càng nhiều lực lượng mới được...

Còn chưa nói hết lời, khí tức của "Phục Cùng" đột nhiên tăng vọt!

Trong cơ thể hắn ta lập tức thêm ra một phần tiên chức, cùng một đầu "Bản nguyên" đại đạo!

"Phục Cùng" khẽ giật mình chợt khôi phục tỉnh táo, đang muốn tiếp tục mở miệng, lại nghe "Cô Miểu" truyền âm trước một bước: "Trong cơ thể ta đột nhiên thêm một đầu "Bản nguyên" đại đạo, hiện tại có thể chém giết tên chính tiên ngoại tộc này!"

Hồng hoang.

Chiến trường Kiến Mộc.

Hai môn tiên thuật uy năng cường đại xuyên qua hư không, hung hăng đánh vào cùng một chỗ.

Ầm! !!

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, lực trùng kích như từng tầng gợn sóng đẩy ra xung quanh, nơi đi qua không gian nứt nẻ, gió mạnh gào thét.

Một bóng dáng áo bào xanh giày đen cầm phất trần trong tay, tránh đi mấy đạo dư chấn cực mạnh, tạm thời ẩn vào hư không.

"Phù...

"Thế Vị" hơi thở dốc, thanh sam vốn phiêu nhiên xuất trần, lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành loang lổ, tay áo có chất lỏng ấm áp chậm rãi nhỏ xuống, đều có thể thấy xương cốt trắng hếu dưới ngực và xương sườn.

Khói chướng năm màu, vết thương đao thương, nguyền rủa, oan hồn... Đủ loại thủ đoạn công phạt bám vào trên vết thương, rũ không đi.

Ngắn ngủi một lát, hắn ta đã liên tục giao thủ cùng mười mấy tên tiên nhân ngoại tộc.

Mặc dù để mắt tới hắn ta đều là tán tiên bình thường không có "Bản nguyên", cũng không tiên chức nhưng trong đại chiến sát cơ tứ phía, hắn ta thành tiên chưa lâu còn chưa quá quen thuộc với thủ đoạn của những ngoại tộc này, trong lúc giao thủ nguy cơ thay nhau nổi lên, nhiều lần đều là hiểm tử hoàn sinh Cũng may mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều có tiên nhân nhân tộc kịp thời đến giúp, hắn ta mới có thể kiên trì đến bây giờ.

Đang suy nghĩ, khí tức của "Thế Vị" đột nhiên tăng vọt, trong cơ thể hắn ta không có dấu hiệu nào lại thêm một đầu "Bản nguyên" đại đạo và một phần tiên chức.

Chỉ một thoáng, hắn ta cảm thấy mình cường đại trước nay chưa từng có!

Vừa rồi những tán tiên kia có thể đẩy hắn ta vào tuyệt cảnh, dường như lúc này lật tay có thể diệt!

"Thế Vị" lập tức tỉnh táo lại, là [Tẩy Tiên] của vị "Tướng Huyền" tiền bối kia!

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ta đã nhận ra cái gì đó, quay phắt đầu lại nhìn về sau lưng, chẳng biết từ lúc nào đã thấy một tiên nhân ngoại tộc đầu gấu, thân người, chân hồ, đuôi báo xuất hiện trong vòng mười trượng xung quanh hắn ta, đang cách không đánh một trảo vào đầu hắn ta!

Yêu trảo to lớn che khuất bầu trời, gió mạnh mang theo mùi ngai ngái gào thét rơi xuống, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ phương thiên địa này.

"Thế Vị" lập tức thôi động "Bản nguyên" đại đạo vừa đạt được.

Trong nháy mắt tên tiên nhân ngoại tộc kia nhìn thẳng vào mắt "Thế Vị", lúc này đã bắt đầu hóa đá.

Tạch tạch tạch...

Huyết nhục khí huyết dư thừa lập tức cứng ngắc, ngưng trệ, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành nham thạch kiên cố.

Thế công của hắn ta lập tức ngừng lại, lại đã trở thành một bộ tượng đá sinh động như thật!

"Bản nguyên" đại đạo "Nham"!

Đầu tiên "Thế Vị" khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng đây là "Bản nguyên" đại đạo của Bùi Lăng!

Bùi Lăng vẫn lạc?

Không có khả năng!

Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ lần này, một khi đối phương vẫn lạc, tất cả người đi theo tiên lộ bọn họ đều phải chôn cùng Hiện tại bọn họ đều còn rất tốt, bên Bùi Lăng không xảy ra chuyện!

Nhưng đây đúng là "Bản nguyên" đại đạo của Bùi Lăng...

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phần tiên chức kia cũng thuộc về Bùi Lăng!

Đây rốt cuộc... Xảy ra chuyện gì?

Hồng hoang.

Chiến trường Kiến Mộc.

Rầm rầm rầm... Ấm ầm...

Sâu trong lòng đất một mảnh đen nhánh, bùn đất xốp mềm đã sớm biến mất, nơi đây là tầng nham thạch dày đặc như tinh thiết.

Dù là như thế, phía trên vẫn không ngừng truyền đến tiếng vang chấn động cả vùng.

Trong u ám, "Họa" như một đoàn ám ảnh thuần túy, yên tĩnh ẩn núp.

Theo uy năng cường đại truyền lại từng tầng, nham thạch kiên cố không ngừng tách ra nứt ra, đá vụn sụp ra, nham tương bắn tung toé...

Bụi mù hỗn hợp lưu huỳnh tản khắp, gần như hoàn toàn che giấu tung tích của "Họa".

"Họa" không hề bị lay động.

Nếu nó có tu vi tiên nhân trở lên, lúc này chắc chắn sẽ thử xông vào Kiến Mộc một lần.

Nhưng bây giờ nó chỉ là Đại Thừa bình thường.

Trận đại chiến bên cạnh Kiến Mộc chính là chiến trường "Tiên", tùy tiện một đạo dư chấn không có chút địch ý nào cũng có thể đánh chết nó tại chỗ!

Hiện tại, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn của trận chiến này, chờ đợi Bùi Lăng xuất hiện...

Suy nghĩ chưa dứt, khí tức của "Họa" đột nhiên dâng lên.

Lực lượng cường đại liên tục tăng lên ở trong cơ thể nó, trong nháy mắt đột phá cửa ải vốn vô cùng chật vật nào đó, khiến trên dưới cả người kéo theo mệnh cách, khí số trong nơi tối tăm, toàn bộ thoát thai hoán cốt bước vào cảnh giới hoàn mỹ không một tì vết, mờ mịt cao xa!

Hắn ta đột nhiên hóa phàm thành tiên, trong cơ thể có thêm một đầu "Bản nguyên" đại đạo xa lạ!

"Họa" lập tức giật mình, Tố Chân Thiên "Không Mông" lại dùng (Đồng Pháp Thiên Ấn] tăng cao tu vi cho nó?

Không đúng!

Hiện tại thực lực tu vi của hắn ta tăng trưởng rất nhiều, [Đồng Pháp Thiên Ấn] của Tố Chân Thiên còn lâu mới có thể so sánh!

1103 chữ

Chương 3195: Đạo tiêu (2)

Còn đang nghi ngờ, cả vùng lại ầm vang chấn động.

Tiếng động lần này càng kịch liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Lúc này "Họa" lấy lại tinh thần, đang muốn tiếp tục chạy tới chỗ càng sâu hơn trong lòng đất, đã thấy toàn bộ vị trí này của mình bị một luồng lực lượng vô cùng cường đại cưỡng ép rút lên!

Rầm rầm...

Cát đá, bùn đất, suối ngầm, dung nham, cỏ cây sợi rễ, sâu bọ... Theo mặt đất bay lên không, vô số tạp vật lộn xộn tung tóe trên trời cao.

Trong hư không như đột ngột có thêm một tòa phù đảo to lớn.

Trên hòn đảo cát bay đá chạy, nham thạch kiên cố nứt nẻ từng khúc.

"Họa" không do dự chút nào, thân hình như khói lập tức thoát khỏi khối phù đảo đang bị lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng siết thành bột mịn này!

Ngay sau đó, ầm!

Một tiếng vang thật lớn, phù đảo nổ tung như pháo hoa hóa thành cát mịn đầy trời, lộn xộn bay tứ phương.

"Họa" vừa thoát ra không xa, một cây côn sắt to lớn như ngọn núi lập tức xuyên qua hư không, mang theo tiếng rít gào bén nhọn đập xuống giữa đầu hắn ta!

Kiểu dáng côn sắt đơn giản, vẫn triện trên đó sáng tắt, ẩn chứa lực lượng to lớn khó mà miêu tả khuấy đảo phong vân, thanh thế cuồng bạo như dưới một đập này, toàn bộ phương không gian này đều hoàn toàn chôn vùi rơi xuống!

"Họa" lập tức thôi động "Bản nguyên" đại đạo mới đạt được, lúc này hắn ta không nhúc nhích, đạp không mà đứng.

Cùng lúc đó, tất cả xung quanh đều đứng im.

Côn sắt thanh thế thật lớn cũng dừng lại theo.

"Bản nguyên" đại đạo "Người gỗ"!

"Họa" khẽ giật mình, đã nhận ra đây là "Bản nguyên" đại đạo của Bùi Lăng!

Hắn ta không biết nhân tộc (Tẩy Tiên] và mua bán tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, lúc này đột nhiên đạt được "Bản nguyên" đại đạo của Bùi Lăng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, phân ra một bộ hóa thân để lại tại chỗ, bản thể hóa thành ô quang như điện trực tiếp chạy về phía Kiến Mộc!

Hư không như dừng lại, hóa thân "Họa" không nhúc nhích dừng lại nguyên tại chỗ.

Tất cả quanh mình ngưng trệ như tranh vẽ.

Sau khi kéo dài khoảng mấy giây, vẫn triện phía trên côn sắt lại sáng tắt một lúc, cuối cùng xông phá trói buộc của "Người gỗ" ầm vang nện xuống.

Oanh! !

Toàn bộ phương không gian này kéo theo mặt đất phía dưới hóa thành một đoàn màu sắc hỗn độn.

Không gian vặn vẹo, gió mạnh nổi lên bốn phía, dòng nước xiết sôi trào mãnh liệt, tùy ý tung hoành.

Hóa thân "Họa" tan theo mây khói, không còn sót lại chút gì.

Trong giây lát, tất cả xung quanh mới chậm rãi khôi phục.

Một tiên nhân nhân tộc khoác giáp trụ, khí tức cường đại xuất hiện, hắn ta cau mày nhìn theo phương hướng "Họa" rời đi, thấy hắn ta đã độn xa trực tiếp chọn mục tiêu tiếp theo...

Hồng hoang.

Tri Âm phong.

"Luân Hồi", "Tướng Huyền" và "Trọng Minh" đứng sóng vai, bình tĩnh nhìn qua đại dương màu đỏ ngòm đằng xa.

Đại chiến khí thế hừng hực, vô cùng kịch liệt.

Phía trên đỉnh đầu lại là gió mạnh thấu xương, rét lạnh căm căm.

Nhìn chằm chằm chiến trường như nơi xay huyết nhục, "Tướng Huyền" đã nhận ra cái gì đó, nhắm mắt cảm giác một trận, chẳng mấy chốc đã nói: "Bên Bùi Lăng đã bỏ qua thân người"

Tiếng nói vừa dứt, ba người lập tức thấy trong chiến trường sát khí ngút trời có mười tên nhân tộc có "Nhân quả" với Bùi Lăng, khí tức ầm vang tăng vọt!

Trong đó năm tên nhân tộc có "Nhân quả" nặng hơn với Bùi Lăng chia ra đạt được một đầu "Bản nguyên" đại đạo cùng một phần tiên chức, tu vi lập tức tăng lên tới trình độ Tiên Quan chưởng đạo.

Năm tên nhân tộc còn sót lại có "Nhân quả" nhạt nhẽo với Bùi Lăng, bốn người chia ra đạt được một đầu "Bản nguyên"

đại đạo, người cuối cùng chỉ lấy được rất nhiều pháp tắc...

Ngoại trừ cái đó ra còn có một dị tộc, khí tức đột ngột tăng lên, chớp mắt hóa phàm thành tiên, từ quỷ vật biến thành minh tiên!

Mặc cho cơn gió mạnh xé rách áo bào xám, ánh mắt u lãnh dưới mũ trùm như dòng nước sâu thẳm không có chút gợn sóng nào, "Luân Hồi" bình tĩnh nói: "Đây đều là tiên chức và ‘Bản nguyên đại đạo của Bùi Lăng"

"Hắn bỏ qua thân người, thông qua "Tướng Huyền" (Tẩy Tiên] chuyển tiên chức, ‘Bản nguyên đại đạo, pháp tắc cho đồng bạn đi theo...

"Hiện tại mười người một quỷ này đều là đạo tiêu của Bùi Lăng"

"Tiếp theo, chỉ cần trong số bọn họ có bất kỳ một người nào leo lên Kiến Mộc, Bùi Lăng có thể trực tiếp trùng sinh trên Kiến Mộc!"

"Trọng Minh" khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc lập tức xuyên qua ngàn vạn khoảng cách, nhìn đầu quỷ vật vừa mới tấn thăng minh tiên phía chiến trường, kia là dị tộc do Bùi Lăng mang tới, có "Nhân quả" nhất định với Bùi Lăng, lúc này cũng đã nhận được một đầu "Bản nguyên" đại đạo.

Hắn ta từ tốn nói: "Đầu quỷ vật kia có ‘Nhân quả rất sâu với Bùi Lăng, chắc không chỉ được chia một đầu ‘Bản nguyên đại đạo"

Trong tiếng ngọc hồ lô va chạm êm tai giòn vang, "Tướng Huyền" bình tĩnh nói: "Đầu quỷ vật kia có ‘Nhân quả với Bùi Lăng, vốn có thể đạt được đến một phần tiên chức"

"Nhưng hắn cũng không phải nhân tộc, ta liền đưa phần tiên chức vốn nên chia cho nó, cho một tên nhân tộc khác.

Nghe vậy, "Luân Hồi" và "Trọng Minh" đều khẽ gật đầu.

Sự tồn tại bên ngoài nhân tộc không cần tiên chức!

Về phần "Bản nguyên" đại đạo...

Quỷ vật này có khả năng trợ giúp Bùi Lăng leo lên Kiến Mộc, đúng là nên để lại một đầu "Bản nguyên" đại đạo cho nó!

1101 chữ

Chương 3196: Đạo tiêu (3)

Suy nghĩ hơi thay đổi, "Luân Hồi" hờ hững nói: "Tế, tình huống hiện tại của vị Long tộc kia như thế nào?"

Không lâu sau, giọng nói cung kính của "Tế" lại vang lên bên tại "Luân Hồi": "Bẩm ‘Luân Hồi tôn giả, vị Long tộc kia còn đang ở trong nội điện hành cung Long tộc, không có ý ra ngoài.

"Rất nhiều người hầu, phụ thuộc Long tộc phụng dưỡng ở bên, cũng không dám rời đi.

"Dường như vị kia vẫn chưa phát hiện tình hình bên cạnh Kiến Mộc!"

Sắc mặt "Luân Hồi" bình thản, trận chiến này đã tiến hành một đoạn thời gian, vị Long tộc kia không có khả năng đến bây giờ vẫn chưa phát hiện bất kỳ điều gì!

Nhưng đến lúc này vị Long tộc kia vẫn chưa ra tay.

Mặc kệ hành động này của đối phương có lý do gì, đối với nhân tộc hiện tại đều là một chuyện tốt!

Thế là, "Luân Hồi" nói: "Vô Thủy đã đối đầu với Tiên Vương Kim Ô tộc.

"Bùi Lăng cũng tìm được thủ đoạn leo lên Kiến Mộc"

"Long Hậu Long tộc không có động tĩnh...

"Từ giờ trở đi, toàn quân tiền lên "Mặc kệ hi sinh, toàn lực tiến công"

"Khiến Đọa Tiên chư thiên vạn giới đều táng giới này, đặt vững khí vận hưng thịnh sau này cho tộc ta!"

Hồng hoang.

Cái bóng Thuỷ tinh cung ở trong sóng biếc, ánh sáng lộng lẫy.

Nội điện.

Tự Hàn Ung ngồi trên bảo tọa cao cao, mặt không thay đổi nhìn hư ảnh Long Vương trong châu quang.

"Nhân tộc đang trảm Kiến Mộc, kính xin Tử Đồng ra tay.."

Tiếng nói uy nghiêm hùng hậu của Long Vương quanh quẩn vừa đi vừa về trong điện.

Tự Hàn Ung cau hàng lông mày kẻ đen, nàng biết tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ép mình vào ván cờ!

Chỉ có điều không ngờ điều ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, hơn nữa điều ngoài ý muốn thứ nhất lại là phu quân Long Vương của mình!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nàng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, từ tốn nói: "Xảy ra một vài chuyện "Hiện tại bản cung sẽ không ra tay!" Trong tình huống hiện tại, chỉ cần nàng ra tay sẽ lập tức vào ván cờ!

Bên Bùi Lăng cũng sẽ lập tức trùng sinh trong Thiên Đạo, trực tiếp thành Vương đánh một trận với nàng!

Bởi vậy, tạm thời không nhắc tới nàng và Bùi Lăng ai sống ai chết, ai thắng ai thua, lại là thành toàn cho hai vị đánh cờ Phù Sinh kỳ cục kia!

Bởi vậy, cho dù là Long Vương yêu cầu, hiện tại nàng cũng không có khả năng đồng ý!

Nghe vậy, hư ảnh Long Vương im lặng.

Sau một lát, hắn ta không hỏi thăm nguyên nhân, chỉ nói: "Tình hình gần đây của bọn nhỏ như thế nào?"

Ôm nữ nhi lên, vẻ mặt Tự Hàn Ung dịu đi, dưới gối nàng có tất cả hai nữ một tử, theo thứ tự là "Yểu Du", "Yểu Nguyệt" và "Tiềm Mang".

Trong đó tiểu nữ "Yểu Nguyệt" vừa sinh ra không lâu, trước đây Bùi Lăng tự tiện xông vào Thuỷ tinh cung Long tộc, còn từng bắt cóc nàng, sau đó do "Hi Ngao" thay thế...

Trưởng nữ "Yểu Du" từng giao thủ với Bùi Lăng, chịu một ít thiệt thòi, đến nay vẫn không phục lắm...

Về phần "Tiềm Mang" lại là hài tử lớn nhất của nàng.

Thực lực tu vi của hắn ta cũng là mạnh nhất trong ba hài tử!

Hiện tại đã là Tiên Quan chưởng đạo, chỉ có điều khác với "Yểu Du", "Tiềm Mang" tính tình trầm ổn, rất coi trọng lần hạ giới lịch luyện này.

Sau khi hắn ta lâm trần đã trực tiếp hóa phàm, ẩn vào hồng hoang mênh mông, dự định rèn luyện đạo tâm của mình thật tốt, lại hiếm khi đoàn tụ với Long Hậu và hai muội muội... Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tự Hàn Ung hơi hoảng hốt.

Trong chốc lát lại không phân biệt được, ba hài tử này rốt cuộc là huyết mạch của Long Vương hay Bùi Lăng...

Nhưng ngay sau đó nàng đã lấy lại tinh thần, không còn tiếp tục suy nghĩ nữa, suýt nữa chịu ảnh hưởng của Tiên Tôn!

Lúc này Tự Hàn Ung nói: "Du Nhi vẫn hơi kiêu căng, nhưng đoạn thời gian trước bị thất thế lại hiểu chuyện hơn nhiều"

"Về phần ‘Tiềm Mang, chắc hắn còn rèn luyện ở trong nơi sơn dã.."

Lúc này hư ảnh Long Vương bình thản nói: "Không tệ!"

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, trong nội điện nhanh chóng yên tĩnh lại.

Đôi bên không nói thêm gì nữa, trong giây lát châu quang nhạt lại, hư ảnh Long Vương đã biến mất.

Hồng hoang.

Đầm nước mênh mông, chướng khí mọc lan tràn.

Một đuôi kim xà nhanh chóng bơi qua đầm nước, chậm rãi tới gần linh hoa đón gió nở rộ.

Bên cạnh linh hoa, yêu ngạc nghỉ lại như gỗ mục như có cảm giác, đột nhiên mở mắt.

Ngay lúc này, trên kim xà lấp lóe ánh sáng, thể xác đột nhiên bành trướng hóa thành một bóng dáng loại người trán mọc sừng rồng, khoác áo bào nền trắng dệt kim, trang phục lộng lẫy.

"Tiềm Mang" giống với "Yểu Du", trong đôi mắt vàng trong vắt chiếu rọi sừng rồng vàng ròng, huy hoàng chói mắt, vẻ ngoài của hắn ta vô cùng anh tuấn, phong thần như ngọc, hành động tự phụ, uy nghi tự nhiên. Cho dù lúc này đứng ở chỗ hoang tàn vắng vẻ, man hoang dã ngoại ảm đạm lại như ánh sáng huy hoàng, chiếu sáng điện đường dã tính bừng bừng.

Bàn tay mơn trớn một viên bảo thạch khảm nạm trên phát quan, giọng "Tiềm Mang" đầy tôn kính: "Phụ vương, không biết có gì phân phó?"

Khối bảo thạch này là lúc hắn ta theo mẫu hậu hạ giới, được phụ thân Long Vương ban tặng, ẩn chứa một sợi thần niệm và một kích toàn lực của Long Vương, có tác dụng hộ đạo khi hắn ta hóa phàm rèn luyện. Lúc này hắn ta chưa từng gặp phải hung hiểm lớn lao, bảo thạch lại tự ý phát động, đây là ý của Long Vương.

1117 chữ

Chương 3197: Đại chiến hồng hoang

Cũng không biết là chuyện gì...

"Tiềm Mang" chưa nghĩ xong, trong bảo thạch đột nhiên truyền ra một luồng ý niệm, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn ta!

Ngay sau đó, giọng nói bình thản của Long Vương trực tiếp vang lên trong đầu hắn ta: "Đây là vị trí một ván cờ, ngươi nhanh chóng đi một chuyến!"

"Tiềm Mang" không do dự chút nào: "Vâng!"

Hồng hoang.

Bên cạnh Kiến Mộc.

Bóng núi trùng điệp uốn lượn như sóng, như hải thị thận lâu lơ lửng trời cao, trong khoảnh khắc hóa thành thực chất gầm thét rơi đập xuống.

Oanh! !

Trong tiếng nổ chấn trời động đất, không gian như miếng băng mỏng nứt nẻ từng khúc, vô số gió bão hỗn độn tiêu tán khắp nơi, trong khoảnh khắc trật tự và pháp tắc vặn xoắn kéo dài, vặn vẹo thành một đoàn đay rối.

Máu tươi xen lẫn tiên khí tràn trề vẩy xuống trời cao, trong mai rùa văng khắp nơi có một tiên nhân ngoại tộc đầu hổ, mai rùa, chân voi đền tội tại chỗ!

Huyết tinh tản khắp, bốn bóng dáng áo bào phần phật, khí chất cao xa xuất trần lặng yên hiện ra.

Chính là "Thanh Nhung", "Phiếm Khoát", "Ly Đình" và "Tình La".

Lúc này, khí tức của bọn họ đều cường thịnh, huyết khí bành trướng, so với vừa rồi nghiễm nhiên cách biệt một trời.

Nhanh chóng nhìn quanh mình một chút, "Thanh Nhung" dồn dập nói: "Ta đã thăm dò được từ tiền bối nhân tộc, hiện tại chúng ta đạt được ‘Bản nguyên đại đạo và pháp tắc là do một vị ‘Tướng Huyền đại tế chủ [Tẩy Tiên l "Hiện tại, chỉ cần trên chiến trường có nhân tộc vẫn lạc, tiên chức, ‘Bản nguyên, pháp tắc... Của hắn sẽ được tẩy cho người thân cận!"

"Phiếm Khoát" khẽ động mi tâm, trầm giọng nói: "Người thân cận với chúng ta chắc chắn là người vào ván cờ khác!"

"Người đi theo vào ván cờ trước đó đã có người đạt được ‘Bản nguyên đại đạo!"

"Ly Đình" khẽ gật đầu, nói: "Hiện tại chúng ta chém giết tiên nhân ngoại tộc cũng có thể lấy được pháp tắc.

"Chắc đồng đạo vào ván cờ trước đó cũng chém giết tiên nhân ngoại tộc, từ đó lấy được ‘Bản nguyên đại đạo và pháp tắc:

"Không thể chủ quan!"

"Mặc dù thực lực hiện tại của chúng ta tăng mạnh, nhưng phương chiến trường này đều là tiên nhân, lúc này vẫn là bốn bề nguy hiểm với chúng ta"

"Hơi không cẩn thận là tai họa thân tử đạo tiêu!"

Ba người khác đều gật đầu, vừa nãy Bùi Lăng từng ra tay, rõ ràng thực lực đã cao hơn tiên nhân tầm thường.

Thế nhưng, bốn người đều không cho rằng "Bản nguyên" đại đạo và pháp tắc mà bọn họ lấy được có liên quan đến Bùi Lăng. Bởi vì hiện tại bọn họ còn sống!

Trong lúc đang suy nghĩ, chiến trường đột nhiên thay đổi.

Huyết Phù Đồ treo lủng lẳng trên bầu trời, chớp mắt hòa tan, hóa thành một mảnh huyết hải cuồn cuộn chân chính!

Huyết hải lơ lửng trời cao, thoáng cái đã dâng lên từng cánh cửa ra vào nguy nga.

Mỗi một cánh cửa ra vào đều từ độc lâu của ngàn vạn dị tộc trộn lẫn máu tươi xây thành, điêu khắc lít nha lít nhít vẫn triện, mỗi một vân triện đều truyền đạt ra sát ý không giữ lại chút nào!

Trong cửa ra vào có huyết quang vô cùng đậm đặc lưu chuyển, dường như là mây tàn huyết sắc tản khắp đầy trời lúc hoàng hôn, thê diễm lại lạnh băng vẩy xuống toàn bộ phương thế giới này.

"Giết! !!"

Vô số nhân tộc giận dữ hét lên, tiếng rống chấn động càn khôn, chiến ý hỗn hợp sát khí ầm vang ngút trời! Trong tất cả cửa ra vào có nhân tộc khó mà tính toán chen chúc ra, người người nhốn nháo như dòng nước, trang phục của bọn họ khác nhau, lúc này đều bị huyết quang nhuộm xuống, phủ thêm một thân đỏ hồng như huyết hà bốc lên, nhận quang lập lòe như vảy bạc nhảy nhót.

Sự khắc nghiệt trên hư không như thực chất, ngàn vạn sông rộng trùng trùng điệp điệp lướt ngang trời cao, sát ý cuồn cuộn gầm thét nhào về phía tiên nhân ngoại tộc!

Một nhóm nhân tộc mới gia nhập có số lượng rất nhiều, phi độn như điện.

Tiên nhân ngoại tộc chém giết ở phía trước còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiên nhân nhân tộc công kích lên tự bạo tập thể Vô số huyết nhục văng tung tóe trên trời cao, cặn xương trắng đục và phế phủ ngũ sắc nổ tung, áo bào tàn tạ, mảnh vỡ binh khí, bộ phận tiên bảo... Như mưa rào lộn xộn bay đầy trời.

Không gian như lưu ly sáng long lanh, chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, tiếp theo nát như bột mịn.

Gió bão hỗn độn chưa tạo ra, uy áp kinh khủng quét ngang qua, lực trùng kích cường đại đã chôn vùi vô số khuấy động.

Tiên nhân ngoại tộc đứng ở phía trước nhất đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt tử thương vô số. Trận hình của tiên nhân ngoại tộc vốn nghiêm mật, lập tức bị huyết nhục nổ ra một lỗ hổng.

Tiên nhân nhân tộc đến ngay sau đó không do dự chút nào, không cực kỳ bi ai, không oán giận, chỉ có chiến ý ngút trời, sát ý cao ngất như hồng thủy vỡ đê lập tức thuận theo lỗ hổng, trực tiếp lao về phía Kiến Mộc!

Tiên nhân ngoại tộc lập tức kịp phản ứng, lúc này thi triển đủ loại thủ đoạn ngăn cản.

Nhưng ngay sau đó...

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Lại là một vòng nhân tộc tự bạo tập thể, "Tiên" khó mà tính toán hoàn toàn phá hủy trật tự phương thiên địa này, không gian lặp đi lặp lại vỡ vụn, xoay tròn, vặn vẹo, sau khi chắp vá sai chỗ, pháp tắc, đại đạo như mây khói phiêu đãng, trong chốc lát khó mà thực hành.

Máu tươi màu lam lục vẩy trên trời cao, rất nhiều tiên nhân ngoại tộc tử thương nằm ngổn ngang, cánh bướm, chân trùng, lông màu, răng dài, thú trảo, dây leo, mảnh đá... Gấp gáp rơi xuống tới tấp.

1101 chữ

Chương 3198: Đại chiến hồng hoang! (2)

Một phương nhân tộc như bôn ba thiên sơn vạn thủy, đã tích lũy thành dòng lũ khí thế cuồn cuộn, không nhìn nguy cơ, không nhìn hiểm trở, không nhìn hi sinh... Mục tiêu chính xác đẩy về phía trước.

Chỉ cần gặp phải tiên nhân ngoại tộc chặn đường, không cách nào tiếp tục công kích, không quan tâm tu vi mạnh yếu, nhân tộc xông lên phía trước lập tức tự bạo đồng quy vu tận!

Rầm rầm rầm...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Huyết sắc nhanh chóng đậm đặc, khuấy động gió mạnh như cũng hóa thành huyết vũ hữu hình.

Trong chốc lát, tiên nhân ngoại tộc bị đánh không kịp trở tay.

Từ trời cao quan sát xuống, chiến tuyến liên tục lùi lại như thuỷ triều xuống, chẳng mấy chốc đã lui đến bên cạnh Kiến Mộc.

Thấy lại lui xuống nữa, những nhân tộc tự bạo này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể Kiến Mộc, một vị tiên nhân ngoại tộc mọc xúc tu, người khoác cẩm y thất thải lập tức tiếng nói sắc nhọn quát: "Không thể lui nữa!"

"Thiên kiếp còn chưa hoàn toàn trở về chư thiên vạn giới"

"Một khi Kiến Mộc bị trảm, thiên kiếp ngưng lại ở phương thế giới này, cho dù chúng ta có thể toàn thân lùi về thượng giới, từ đây thiên kiếp không được đầy đủ, tất cả tiên nhân chúng ta vĩnh viễn không cách nào tiến thêm!"

"Chính tiên trở lên bất tử bất diệt!"

"Tất cả chính tiên và Tiên Quan chưởng đạo lao về phía trước, cho dù bỏ mình ở đây cũng phải ngăn cản những tội tộc làm trái thiên cương này!"

Nói xong, tên tiên nhân ngoại tộc cẩm y này là người đầu tiên rời đi vị trí vốn khá gần phía sau, thi triển độn pháp lao về phía trước nhất.

Tiên Quan chưởng đạo và chính tiên khác thấy thế, chỉ thoáng do dự đã lập tức đuổi theo.

Rầm rầm rầm!

Nhân tộc xông lên phía trước nhất lại tự bạo toàn bộ.

Mùi máu tươi dày đặc xen lẫn huyết nhục như bột mịn, lấy lực trùng kích vô cùng kinh khủng khuếch tán ra, ngàn vạn thủ đoạn công phạt, rất nhiều cấm chế phòng ngự bên trong không gian vỡ nát trong khoảnh khắc! Tiên Quan chưởng đạo có thực lực cường đại, sau khi liên thủ uy năng càng mạnh thêm, nhưng đối mặt với số lượng nhân tiên tự bạo như thế cũng như con thuyền cô độc giữa biển gầm, tràn ngập nguy hiểm. Chỉ vừa đối mặt, Tiên Quan chưởng đạo ngăn ở phía trước nhất đã thân chịu trọng thương. Thực lực chính tiên còn không bằng Tiên Quan chưởng đạo, chính diện ngăn cản những tự bạo thuộc về "Tiên" này, lúc này đã bị lực trùng kích cường đại đâm đến bay ngược ra, máu tươi vẩy xuống ven đường như mưa, trong chốc lát không rõ sống chết!

Không chờ tiên nhân ngoại tộc thở dốc, nhóm tiên nhân nhân tộc thứ hai không sợ chết đã đạp trên gió tanh mưa máu lại đến trước mặt Ầm ầm ầm ầm ầm...

Rầm rầm rầm...

Vô số nhân tộc không màng sống chết, lấy thân tử đạo tiêu tự bạo mở đường, khí tức những nhân tộc còn lại trở nên càng ngày càng mạnh.

Chiến tuyến nhanh chóng thúc đẩy như mũi tên rời dây cung, chính tiên và Tiên Quan chưởng đạo ngoại tộc tạm thời tạo thành trận hình như phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc đã bị xông phá!

Huyết hà phun trào không ngừng mở rộng, như hóa thành một cái biển máu phối hợp với huyết hải lơ lửng trời cao, khí thế tận diệt vạn tộc.

Bạch cốt, lục phủ ngũ tạng, con mắt, tóc xanh, góc áo tàn tạ, đao kiếm tổn hại, tiên bảo bản mệnh linh cơ chôn vùi... Như một trận mưa đá thật lớn che ngợp bầu trời, vẫn lạc ở phương thế giới này.

Huyết sắc vô ngần bành trướng mãnh liệt, dù ban đầu áo bào màu da của tất cả nhân tộc như thế nào, lúc này đều hóa thành đỏ hồng đậm đặc, trong từng đôi mắt có chiến ý bừng bừng thiêu đốt như bàn thạch xa xưa đứng sừng sững trong dòng nước xiết, lù lù bất động.

Huyết sắc kiên định không thay đổi thúc đẩy về phía trước, tất cả mọi thứ ngăn cản ven đường đều bị từng mảnh huyết vụ càng thêm đậm đặc như sóng lớn ngập trời thôn phệ, chôn vùi, không còn chút dấu vết nào nữa!

Biến cố bất thình lình chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Lúc bốn người "Thanh Nhung", "Phiếm Khoát", "Ly Đình" và "Tình La" kịp phản ứng, đã thấy xung quanh đều là nhân tộc toàn thân đẫm máu, chiến ý lạnh thấu xương, trên vạt áo, hai gò má, ống tay áo của bọn họ còn dính cặn xương và mảnh vỡ ấm áp của đồng tộc, lại không do dự chút nào tiếp tục xông giết về phía Kiến Mộc. Bốn người nhìn nhau, chợt cũng thi triển độn pháp đi theo phần lớn nhân tộc lao về phía Kiến Mộc. Cự mộc lồng lộng nồi liền thiên địa ở trong tầm mắt đang rút ngắn từng khúc.

Khí tức tiên linh tràn trề như sương đặc sáng sớm ngày xuân, như mơ hồ tản ra một chút mùi huyết tinh đậm đặc.

Thấy Kiến Mộc càng ngày càng gần, một nhóm nhân tộc xông lên phía trước nhất đã xé mở trận hình sau cùng của tiên nhân ngoại tộc chạy thẳng đến Kiến Mộc, trong lòng bốn người lập tức vui mừng, cứ tiếp tục như vậy bọn họ có thể leo lên Kiến Mộc!

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Nhóm nhân tộc thứ nhất xông lên Kiến Mộc lại cùng nhau tự bạo!

Uy năng kinh khủng ầm vang càn quét, huyết sắc ăn mòn ngàn vạn, trong nháy mắt bao phủ một khoảng khu vực trên Kiến Mộc.

Chẳng mấy chốc huyết vụ tán đi, mấy mảnh lá rụng lặng yên bay lên.

Kiến Mộc không chịu quá nhiều tổn thương, chỉ có vết kiếm bị lặp đi lặp lại làm sâu hơn lại tươi sáng thêm mấy phần!

Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiên nhân ngoại tộc căn bản không kịp ngăn cản.

1096 chữ

Chương 3199: Đại chiến hồng hoang! (3)

Đám nhân tộc tiếp theo đã lại phóng tới Kiến Mộc!

Vào thời khắc mấu chốt, một giọng nói già nua, trầm thấp truyền đến từ phía trên Kiến Mộc: "Chư thiên vạn giới, một nhánh xâu không!"

Tiếng nói vừa dứt...

Cạch!

Một tiếng vang giòn như gợn sóng đẩy ra từng tầng.

Toàn bộ phương thiên địa này đột nhiên vỡ vụn như mặt kính!

Không gian vỡ nát, cành cây như một cái cột to lớn nhanh chóng sinh trưởng về phía một phương nhân tộc.

Tạch tạch tạch ken két...

Tiếng vỡ vụn liên tiếp không ngừng vang vọng tứ phương.

Nhân tộc xông lên phía trước nhất còn chưa kịp tự bạo đã bị cuốn vào không gian vỡ nát phân loạn như ma, chỉ một thoáng xoắn thành một đoàn huyết vụ đậm đặc!

Trong chớp mắt, biển người như đại dương mênh mông đều vẫn lạc như bó mũi tên trên đỉnh sóng!

"Thanh Nhung"

"Phiếm Khoát", "Ly Đình", "Tình La" lập tức phát hiện điều không đúng muốn chạy đi.

Nhưng toàn bộ không gian như bị đông cứng, uy áp mạnh mẽ như hổ phách nhỏ xuống vây bọn họ kín mít, khiến tất cả nhân tộc đều không thể động đậy chút nào!

Tạch tạch tạch...

Chỉ trong nháy mắt, không gian vỡ nát đã lan tràn đến trước mặt bốn người.

Bốn người không hề có lực đánh trả bị cuốn vào trong đó, máu tươi bắn tung toé, xương cốt thành cặn bã, thần hồn chôn vùi... "Thanh Nhung"

"Phiếm Khoát", "Ly Đình", "Tình La" đều vẫn lạc!

Không gian vỡ nát vẫn còn tiếp tục mở rộng, trong nháy mắt đã bao phủ tất cả nhân tộc ở phương thiên địa này!

Chẳng mấy chốc, vết rách mang theo vết máu và cặn xương bị xoắn nát của vô số nhân tộc tiếp cận "Không Mông" và "Mặc Côi".

Ngay lúc không gian vỡ nát sắp nuốt hết bọn họ, bóng dáng hai người đột nhiên biến mất, trong thoáng chốc lại xuất hiện ở nơi xa.

Tiên chức "Ban ngày". Cùng lúc đó, ở một chỗ chiến trường, "Cô Miểu" và "Phục Cùng" đạp không mà đứng không nhúc nhích chút nào, cũng bị vây ở phương thiên địa này không cách nào hành động.

Không gian vỡ nát nhanh chóng kéo dài, thấy đã sắp xoắn giết bọn họ, lỗ hổng cao ngất của đạo kiếm ý phía trên Kiến Mộc lại bị làm sâu hơn một chút nữa!

Kiếm ý trong lỗ hổng trong vắt ngút trời, loại kiếm ý nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, sát ý cực hạn càng mãnh liệt hơn trước đó!

Lại là Kiến Mộc trúng một kiếm ở trong thế giới khác! Không gian vỡ nát tùy ý lan tràn chớp mắt tan thành mây khói.

Huyết sắc trên trời cao như dòng nước xiết bốc lên rung chuyển một lúc, không gian khôi phục như thường.

Thấy thủ đoạn Kiến Mộc đã bị cưỡng ép cắt ngang, tiên nhân một phương nhân tộc không do dự chút nào, lại đằng đằng sát khí lao về phía Kiến Mộc...

Rầm rầm rầm... Chân cụt tay đứt trộn lẫn bọt máu bay tứ tung, trong từng tình cảnh khốc liệt, huyết nhục bày ra trên đường tiến lên...

Phù Sinh cảnh.

Sườn núi nguy nga gốc tùng cô độc, gió mạnh mênh mông.

"Cựu" cầm quân cờ trong tay không nhúc nhích.

Ở bên cạnh hắn ta, tròng mắt từng vị Đại Thừa nhìn về phía ván cờ, bầu không khí túc sát.

Đột nhiên, cờ đen trong tay "Cựu" lại rơi xuống bàn cờ.

Cộc!

Một tiếng vang nhỏ, cờ đen hạ xuống, bốn quân cờ trắng lập tức bị ăn.

Vẻ mặt Đại Thừa xung quanh vô cùng nghiêm nghị, không có gì bất ngờ xảy ra, bốn quân cờ vẫn lạc này chính là bốn người Cửu Nghi sơn vừa vào ván cờ!

Hung hiểm như thế, chắc chắn bên trong ván cờ là trận chiến hồng hoang Sau sự im lặng ngắn ngủi, Lưu Lam hoàng triều "Điển Huệ" trầm giọng nói: "Lần này đến lượt Ma môn Vô Thủy sơn trang "Viên Nha" còn sót lại lập tức nói: "Ngoại trừ bản Tiên Đế, các Tiên Đế khác đến đây lần này đều đã vào ván cờ"

"Ta cũng không ở lại lâu nữa"

"Lần này, ta nhất định phải vào ván cờ"

"Về phần những tiên hạ đẳng các ngươi, tự tiện là được!"

Nói xong, nàng lập tức đi đến bên cạnh bàn cờ, cầm một quân cờ trắng trong hộp cờ tùy ý đặt xuống.

Ngay sau đó, bóng dáng "Viên Nha" biến mất không thấy.

"Cựu" chợt đi theo hạ xuống một quân cờ đen.

Thấy người cuối cùng Vô Thủy sơn trang đã vào ván cờ, Trọng Minh tông "Anh Nanh" lập tức hỏi: "Thiên Sinh giáo, Luân Hồi tháp, lần này các ngươi có muốn vào ván cờ?"

Thiên Sinh giáo "Chân Đô" nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Nếu đúng là trận chiến hồng hoang, tiếp theo sẽ chỉ càng ngày càng hung hiểm!"

"Những lúc như vậy, ai trước ai sau đã không có ý nghĩa lớn"

"Quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân!"

"Ba danh ngạch còn lại đều thuộc về Thánh giáo ta!"

Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt", "Phong Biệt" và "Phục Ly" không trả lời, Trọng Minh tông "Anh Nanh" và "Tinh Hận"

cũng khẽ gật đầu.

Thế là, Thiên Sinh giáo "Chân Đô", "Chúc Y" và "Quy Điềm" ra khỏi hàng, bước đến bên cạnh bàn cờ.

Cạch cạch cạch...

Chẳng mấy chốc, ba người hạ cờ xong, bóng dáng đều biến mất.

Nhưng "Cựu" cầm cờ đen trong tay, sau khi liên tục đặt xuống ba quân cờ lại mảy may không có ý dừng lại, tiếp tục đặt một quân cờ xuống bàn cờ.

Cộc!

Trong tiếng động nhẹ vang lên, một bóng dáng vặn vẹo quái đản đột nhiên xuất hiện ở đối diện bàn cờ.

Người đến bào phục lộn xộn lam lũ như lông quạ mổ loạn, trên áo khoác đeo đủ loại tạp vật ngổn ngang lộn xộn. Hắn ta đầu chim chân rùa như vượn, trong tay chống một cái quải trượng mọc đầy bướu nhọt, toàn bộ thấp thoáng sương mù như năm tháng mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, lại có một đôi mắt dọc u lãnh khiếp người.

1111 chữ

Chương 3200: Đại chiến hồng hoang! (4)

Sau khi hắn ta xuất hiện, tiếng nói của "Cựu" lạnh lẽo: "Nhật nguyệt vĩnh trú...

Tên dị tộc này nghe vậy không đợi hắn ta nói xong, lập tức đứng dậy bước ra ngoài Phù Sinh cảnh.

Thấy thế, Đại Thừa xung quanh đều nhướn mày, nhao nhao ra tay.

Thủ đoạn công phạt như mưa rào rơi xuống dị tộc, nhưng tất cả công kích đều xuyên qua thể xác, lại không có chút tác dụng nào.

Đôi bên không cũng một thời không, rất nhiều công kích căn bản không có cách làm đối phương bị thương chút nào.

Tên dị tộc này nhanh chóng rời khỏi Phù Sinh cảnh.

Lúc này, "Cựu" nhìn về phía bàn cờ đối diện, tiếng nói yếu ớt: "Đến ngươi!"

Rất nhiều Đại Thừa lập tức lấy lại tinh thần, hiện tại Phù Sinh kỳ cục thay đổi rồi lại thay đổi, bọn họ vẫn phải tiếp tục hạ cờ!

Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt" từ tốn nói: "Bốn danh ngạch trống vừa rồi đã bị Thánh đạo nhận lấy"

"Hiện tại đến lượt ngụy đạo!"

Một phương Đại Thừa chính đạo đều nhướn mày nhưng cũng không có ý tranh luận, Lưu Lam hoàng triều "Điển Huệ" trực tiếp ra khỏi hàng, đi đến bên cạnh bàn cờ.

Nàng đưa tay hạ cờ, chợt biến mất không thấy gì nữa.

"Cựu" cũng hạ xuống một quân cờ.

Lại có một bóng dáng thon gầy cao lớn xuất hiện ở phía đối diện bàn cờ.

Bóng dáng này như một sợi dây leo to khỏe, dài hơn mười trượng, cành lá rậm rạp, lá có màu sắc đỏ tươi như nội tang.

Hắn ta cũng bị mây mù tối nghĩa bao phủ nhìn không rõ, chỉ cảm thấy trên thể xác xiêu xiêu vẹo vẹo như mọc vô số đôi mắt và đầu lâu.

"Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa đã phục!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả đầu lâu của tên dị tộc này đều cùng nhau chuyển hướng, mắt dọc chớp động, lấy phương thức như rắn hủy nhanh chóng bơi ra bên ngoài Phù Sinh cảnh.

Trên đường hắn ta đi qua đều hiện ra vết tích như than cốc thiêu đốt.

Vẻ mặt Đại Thừa chín tông vô cùng nghiêm túc, chân mày nhíu chặt hơn, biết không có chút ý nghĩa nào cũng không tiếp tục ra tay.

Yến Tê thành "Xuyên Đan" trầm giọng mở miệng: "Hiện tại đến lượt Ma môn!"

Thiên Sinh giáo "Hàm Khế" lập tức ra khỏi hàng, đi đến bên cạnh hộp cờ lấy cờ vào ván cờ.

Cộc!

Trong tiếng động nhẹ vang, "Hàm Khế" biến mất, "Cựu" lại hạ cờ.

Lại một bóng dáng quỷ dị xuất hiện...

Thấy tình cảnh không giống bình thường này, Đại Thừa chín tông đều hiểu rõ tình hình huống không đúng nhưng hiện tại "Cựu" đã hạ cờ, bọn họ nhất định phải hạ cờ theo!

Thế là...

Cạch cạch cạch cạch...

Trong tiếng động nhẹ liên miên không dứt, từng vị Đại Thừa tiến lên hạ cờ nhưng "Cựu" lại không có ý dừng tay như muốn một lần duy nhất hạ xuống tất cả quân cờ!

Yến Tê thành "Xuyên Đan" vào ván cờ!

Thiên Sinh giáo "Tuy Doanh" vào ván cờ!

Hàn Ảm Kiếm tông "Tham Duật" vào ván cờ! Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt" vào ván cờ! Tố Chân Thiên "Diễm Tễ" vào ván cờ!

Trọng Minh tông "Tinh Hận" vào ván cờ!

Cửu Nghi sơn "Phong Lạc" vào ván cờ...

Đại Thừa vây quanh bên cạnh bàn cờ càng ngày càng ít, số lượng cờ trắng trên bàn cờ lại càng ngày càng nhiều.

Cộc!

"Cựu" lại hạ xuống một quân cờ đen, một bóng dáng loại người đột nhiên xuất hiện đối diện bàn cờ.

Bóng dáng này khác với tất cả người vào ván cờ trước đó, hắn ta không có bất kỳ che giấu gì, trông vô cùng rõ ràng như giữa đôi bên không có chút cách trở nào!

Vẻ ngoài người đến hơi tương tự với nhân tộc, dung mạo tuấn lãng, hiên nhiên hà nâng.

Hắn ta mặc áo bào nền trắng dệt kim lộng lẫy, như con cháu xuất thân hào môn quý tộc trong nhân tộc, chỉ có điều trên trán lại mọc một đôi sừng rồng vàng ròng, sương mù quanh quẩn, một đôi mắt dọc trong vắt ánh vàng như nắng gắt mới lên, khí chất cao quý, phong nghi xuất chúng.

Lúc này, tất cả Đại Thừa Ma môn đều đã vào ván cờ.

Đại Thừa một phương chính đạo cũng chỉ còn lại một mình Hàn Ảm Kiếm tông "Đinh Vũ"!

Nhìn bóng dáng vô cùng tuấn mỹ này như hoàn mỹ không một tì vết, trong mắt "Đinh Vũ" ẩn ẩn kiếm quang, một sự uy hiếp to lớn trước nay chưa từng có ầm vang bao phủ xuống!

"Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa đã phục!"

Tiếng nói u lãnh của "Cựu" vang lên, bóng dáng loại người đầu mọc sừng rồng, mặc áo bào màu trắng dệt kim kia lập tức ngẩng đầu nhìn về phía "Cựu", chợt quay đầu nhìn "Đinh Vũ" cách đó không xa, sau đó không thấy bất kỳ động tác gì nữa, trong nháy mắt bóng dáng biến mất không thấy gì nữa.

"Đinh Vũ" lập tức giật mình, đối phương có thể thấy nàng!

Tên Long tộc này ở cùng một thời không với nàng!

Đang nghĩ ngợi, tiếng nói lạnh băng của "Cựu" vang lên: "Đến ngươi!"

"Đinh Vũ" lập tức lấy lại tinh thần, không do dự nữa, lúc này đi đến bên cạnh bàn cờ cầm một quân cờ nhanh chóng đặt xuống.

Bóng dáng của nàng lập tức biến mất.

Gió núi thổi tới từ bốn phương tám hướng, khiến lá tùng rơi rì rào.

Cảm giác lạnh lẽo tản khắp, toàn bộ Phù Sinh cảnh không có một ai.

Bóng dáng áo bào đen ngồi nghiêm chỉnh, bóng tối dưới mũ trùm mênh mông thâm thúy như vực sâu, như thu hết tất cả cổ xưa tang thương, nặng nề bí ẩn, hắn ta không nhúc nhích mặc cho mưa bụi màu xanh sẫm rơi đầy vạt áo, trên bàn cờ đen trắng đan xen, dây dưa lẫn nhau như chiến trường, chém giết hừng hực. Phía đối diện bàn cờ dần hiện ra một bóng dáng áo bào trắng, áo bào trắng vô cùng tinh khiết như đã rũ xuống tất cả, khí cơ linh hoạt kỳ ảo, biến ảo khó lường, tràn đầy cảm giác mờ mịt không biết.

1087 chữ

Chương 3201: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng!

"Cựu" và "Vị" không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn qua ván cờ sát ý đầm đìa trước mặt.

Hồng hoang.

Bên cạnh Kiến Mộc huyết khí ngút trời, huyết hải cuồn cuộn, gió tanh mưa máu vô ngần lăn lộn giữa toàn bộ thiên địa.

Thủ đoạn công phạt khó mà tính toán lui tới xuyên qua, hư không lặp đi lặp lại vỡ nát.

Bành bành bành!

Một nhóm tiên nhân nhân tộc ầm vang tự bạo, dòng máu cuồn cuộn trộn lẫn mảnh vỡ nội tạng hắt vẫy như mưa.

Tiên nhân ngoại tộc ngăn ở phía trước nhất lập tức tử thương vô số, trận cước đại loạn!

Trong hỗn loạn, một vòng ám ảnh như khói xanh độn đến chỗ cách Kiến Mộc không xa, sau đó hóa thành một bóng dáng loại người.

Chính là "Họa"!

Cảm nhận được khí tức tiên linh đập vào mặt mà tới, nhìn qua Kiến Mộc gần trong gang tấc, trong lòng hắn ta lập tức vui mừng.

Từ vừa rồi nhân tộc đột nhiên tăng lớn thế công, vô số nhân tiên không tiếc đồng quy vu tận, lấy huyết nhục bình thường tự bạo mở ra đường lên, đã không có tiên nhân nhân tộc cố ý ra tay với hắn ta!

Những tiên nhân tộc quần khác ngoại trừ nhân tộc đều bận rộn đối phó nhân tộc tử đấu, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn ta một cái!

Bởi vậy, hắn ta lại vô cùng thuận lợi, cũng cực kỳ an toàn đi tới trước mặt Kiến Mộc!

"Bùi Lăng.."

"Nhân quả giữa ngươi và ta kết thúc!"

Trong lòng "Họa" âm thầm hiểu ra, lúc này bỏ lại trận đại chiến liều mạng kinh khủng khí thế hừng hực, lại hóa thành một vòng hơi khói, tốc độ cao nhất chạy tới Kiến Mộc!

Chỉ gần một tíc tắc, "Họa" đã leo lên Kiến Mộc.

Trong nháy mắt, tất cả tiếng động, sát khí ngút trời, huyết khí bốc lên trong chiến trường đều biến mất không thấy gì nữa.

Hắn ta thấy mình đứng trên một con đường trong xanh uốn lượn chui vào vòm trời, ven đường sông núi cỏ cây đều xinh đẹp, có thác nước linh tuyền thấp thoáng sau cành lá um tùm, tiên khí tinh khiết xen lẫn từng tia từng sợi hơi nước, lặng yên quét đến, khiến hắn ta mừng rỡ.

Con đường mênh mông, xuyên thẳng đám mây.

Có tiên cung nguy nga, tiên nga bay múa, linh hoa bay loạn...

Hai tầng thiên địa cách biệt một cây!

Phía dưới Kiến Mộc, trận chiến hồng hoang đang chém giết hừng hực, phía trên Kiến Mộc lại dáng vẻ năm tháng tĩnh lặng.

Nhưng không đợi "Họa" suy nghĩ nhiều, khí tức của hắn ta đột nhiên nhanh chóng hạ xuống.

Lực lượng vừa đạt được toàn bộ tan thành mây khói.

"Bản nguyên" đại đạo "Người gỗ" cũng biến mất khỏi thân thể hắn ta! Trong nháy mắt, "Họa" đã khôi phục được tu vi Đại Thừa kỳ.

Hắn ta, không, nó lập tức lấy lại tinh thần, trong tối tăm nó như hiểu rõ điều gì đó...

Thang lên trời chỉ có thể đi một mình!

Bất kỳ ngoại lực gì, bất kỳ "Bản nguyên", pháp tắc, lực lượng... Đều không được cho phép ở phía trên Kiến Mộc!

Chỉ có đầy đủ thuần túy, mới có thể gột sạch tì vết, hóa phàm thành tiên trong lúc leo lên!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Họa" lập tức cất bước đi về phía trước.

Vừa bước ra một bước, trong lòng nó đột nhiên không nhịn được xuất hiện vô số sự tò mò.

Hiện tại trận chiến hồng hoang phía dưới Kiến Mộc tiến hành như thế nào?

Rốt cuộc bên Bùi Lăng đã xảy ra chuyện gì?

Hiện tại Đại Thừa vào ván cờ khác như thế nào?

Đủ loại ý niệm ùn ùn kéo đến, tranh nhau chen lấn tràn vào trong đầu óc "Họa". "Họa" muốn quay đầu nhìn vạn trượng hồng trần sau lưng một chút...

Nó vội vàng kiềm chế tinh thần, không thể quay đâu!

Không thể lui lại!

Lưu luyến hồng trần chính là vô duyên với tiên!

Bước vào đường này, từ nay về sau là tiên phàm khác nhau!

Lúc suy nghĩ xoay chuyển, "Họa" vững vàng bước ra bước thứ hai...

Phía trên Kiến Mộc.

Thác nước như dải lụa, trong tiếng ầm vang hơi nước mịt mờ.

Dưới thác nước, bóng người huyền bào đang nhanh chóng ngưng tụ bên cạnh một con đường uốn lượn.

Trong chớp mắt, hình dáng Bùi Lăng đã hoàn toàn hiện ra, chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức bành trướng thuộc về Kim Tiên ầm vang bốc lên!

Hắn nhìn chằm chằm phía trước, đã thấy đường lên trời dọc theo thân thể Kiến Mộc, lượn vòng thông hướng lên trời cao.

Có cỏ cây bốn mùa thấp thoáng trên đường đi, sông suối gắn bó, đường đi quanh co, uốn lượn trong mây.

Tiên khí mờ mịt tràn trề như mưa, thấm vào phế phủ người ta.

Trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng, leo lên Kiến Mộc!

Hiện tại hắn không tu luyện đại đạo tiên thuật của "Ly La" tiên tôn; không sử dụng "Hắc dạ" của "Yếm Khư" tiên tôn thành Vương; cũng chưa từng tự mình ra tay, tham dự đại chiến nhân tộc...

Con đường bốn vị Tiên Tôn, hắn đều không đi!

Lại lấy đặc tính bất tử bất diệt của Kim Tiên hủy đi thân người!

Sau đó thông qua [Tẩy Tiên] của "Tướng Huyền" tiền bối, tạm thời tẩy tất cả tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo cho người vào ván cờ khác.

Như thế, đợi bất kỳ một vị người vào ván cờ trong đó leo lên Kiến Mộc...

Hắn có thể định vị Kiến Mộc, trực tiếp trùng sinh phía trên Kiến Mộc!

Toàn bộ quá trình như là một ván cờ được bố trí tỉ mỉ.

Từ đầu tới đuôi hắn đều không cần tự mình ra tay!

Đây... Chính là kỳ thủ!

Trên thực tế, lúc bắt đầu hắn không nghĩ nhiều như vậy...

Hắn chỉ biết là Kim Tiên bất tử, tự chém nhục thân có thể trùng sinh Chỉ có điều muốn trùng sinh phía trên Kiến Mộc, nhất định phải có định vị trên Kiến Mộc!

1105 chữ

Chương 3202: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng! (2)

Lúc ấy hắn và Long Hậu Tự Hàn Ung nghiên cứu thảo luận, sau khi được đối phương nhắc nhở mới lập tức nghĩ đến một việc...

[Tẩy Tiên] nhân tộc chẳng những có thể tẩy tiên vị ngoại tộc cho nhân tộc, còn có thể tẩy tiên vị nhân tộc vẫn lạc cho đồng bạn nhân tộc của mình!

Vì vậy, chỉ cần đồng bạn của hắn có thể leo lên Kiến Mộc, hắn không thiếu định vị trên Kiến Mộc!

Chỗ nguy hiểm nhất của cách này thật ra là Tự Hàn Ung Tự Hàn Ung là Tiên Vương có thể sử dụng tất cả trật tự, tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc... Trong một phương thế giới Một khi đối phương ra tay có thể trực tiếp cướp đi tất cả tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo mà Bùi Lăng tẩy cho đồng bạn!

Nói vậy, Bùi Lăng không thể không sớm trùng sinh...

Nhưng với thế cục này, cho đến bây giờ Tự Hàn Ung không có bất kỳ dấu hiệu ra tay gì.

Đây là từ lúc bắt đầu đã bố trí xong cái bẫy.

Điều duy nhất hắn phải làm là không phản kháng [Tẩy Tiên] của "Tướng Huyền" tiền bối!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm giác vị trí quân cờ khác...

Người thứ nhất leo lên Kiến Mộc là "Họa".

Hiện tại, hắn cũng thông qua "Bản nguyên" đại đạo "Người gỗ" tẩy cho "Họa" trùng sinh phía trên Kiến Mộc. "Họa" không phải nhân tộc, dù là Kiến Mộc hay những dị tộc khác sẽ không ra tay với hắn.

Vì vậy, độ khó hắn ta leo lên Kiến Mộc sẽ dễ dàng hơn người vào ván cờ khác rất nhiều.

Chỉ có duy nhất tiền bối nhân tộc ra tay với "Họa", xem ra ba vị tiền bối "Trọng Minh", "Luân Hồi" và "Tướng Huyền" đã nhìn ra chút gì đó, hạ mệnh lệnh xuống.

Lúc này, trong cảm giác của Bùi Lăng, quân cờ tương ứng với "Họa" đang ở chỗ phía trước cách hắn không xa. Nhưng đôi bên dường như không cùng một không gian, hắn không cách nào nhìn thấy đối phương, đối phương cũng không thể thấy hắn...

Đây cũng là thang lên trời, bất kỳ sự tồn tại gì đều chỉ có thể dựa vào mình!

Ngoại vật ngoại lực không cách nào quấy nhiễu, bao gồm bản thân Kiến Mộc cũng không cách nào dời đi sự tồn tại đạp vào tiên đồ, trừ khi người thành tiên không chống đỡ nổi!

Ngoại trừ "Họa", quân cờ khác đều ở sau lưng hắn.

Số lượng nhiều... Dường như tiền bối chín tông còn lại đã vào ván cờ?

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi: "Đại tiểu thư, đoạn thời gian vừa rồi có quân cờ vẫn lạc không?"

Lúc này, tiếng nói ngọt giòn của Kế Sương Nhi vang lên trong đầu hắn: "Cửu Nghi sơn Thanh Nhung, Phiếm Khoát, Ly Đình, Tình La vẫn lạc!"

Bốn người vẫn lạc...

Hơn nữa đều là tiền bối Cửu Nghi sơn...

Bùi Lăng khẽ gật đầu, bốn vị tiền bối Cửu Nghi sơn vào ván cờ muộn, biết quá ít tình huống, cho dù đạt được "Bản nguyên" đại đạo và pháp tắc của hắn vẫn khó thoát một kiếp...

Thế nhưng, "Hồn Nghi", "Không Mông" còn có "Mặc Côi" không có việc gì!

Bùi Lăng lại nói tiếp: "Bốn người vẫn lạc, nhưng người vừa vào ván cờ lại không chỉ có bốn người!"

"Đại tiểu thư, rốt cuộc ván cờ đã xảy ra sự thay đổi gì?"

Kế Sương Nhi tiếng nói trong veo: "Ta không biết."

"Hai vị kia không có liên hệ với ta"

"Từ giờ trở đi, ta hoàn toàn là của ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, nhanh chóng gật đầu nói: "Được!"

Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng 1!"

[Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng] là một môn tiên thuật cuối cùng mà thiên kiếp cho hắn ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc Bàn Nhai giới!

Lúc trước hắn tự nhận chín danh ngạch phi thăng không đủ, đã tìm thiên kiếp giúp đỡ.

Về sau, thiên kiếp truyền tiên thuật này cho hắn!

Môn tiên thuật này có thể thông qua "Nhân quả" coi sinh linh hạ giới như hóa thân của mình, cưỡng ép triệu hoán đến bên cạnh mình!

Đến lúc đó, chỉ cần một mình hắn thành tiên, phi thăng thượng giới, có thể đưa tất cả đạo lữ... Ừ, có thể đưa tất cả có sinh linh "Đại nhân quả" với hắn đến thượng giới!

Thuật này làm trái thiên cương, lại phải đả thông cách biệt hai giới, cần có được thực lực tiên nhân mới có thể tu luyện.

Hiện tại hắn đã leo lên Kiến Mộc, dùng thuật này chuyển tất cả người vào ván cờ đến phía trên Kiến Mộc, thoát khỏi trận chiến hồng hoang!

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp!

Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng] cần tiên vị chính tiên...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có tiên vị chính tiên...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu tu luyện cho ngài...

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển đánh ra từng đạo pháp quyết khí tức huyền diệu...

Hồng hoang.

Chiến trường Kiến Mộc.

Huyết hải treo cao trên trời, ngàn vạn cửa ra vào, nhân tộc phun trào như thủy triều, gào thét càn quét về phía Kiến Mộc.

Từ trời cao quan sát huyết sắc tùy ý tràn ngập, chỉ cần có chút trở ngại là vô số nhân tiên ngang nhiên tự bạo, bọt máu bay tứ tung, cứ thế nổ tung trận tuyến tiên nhân ngoại tộc.

1092 chữ

Chương 3203: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng! (3)

Rầm rầm rầm.. Trong tiếng vang liên miên không dứt, vết kiếm trên Kiến Mộc càng thêm mở rộng.

Tiên nhân ngoại tộc lập tức liều mạng ổn định trận cước, thử phản công.

Không do dự chút nào, lại một nhóm nhân tộc tiến lên tự bạo...

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, mùi huyết tinh càng thêm dày đặc, uy năng kinh khủng mang theo chiến ý như bàn thạch, như sóng lớn bốc lên mãnh liệt, đẩy ra rất nhiều thủ đoạn của tiên nhân ngoại tộc, lại ép bọn họ lùi lại.

Đại quân mhân tộc trùng trùng điệp điệp, tiếp tục đi về phía trước như đại dương mênh mông gào thét, cọ rửa vạn vật, chôn vùi tất cả ngăn cản "Không Mông" và "Mặc Côi" đạp không mà đứng, nhìn qua tình cảnh thảm liệt lại máu tanh này đều cau mày.

Thế công của nhân tộc càng ngày càng mặc kệ hi sinh, tình huống lúc này như vậy, bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp cận Kiến Mộc!

Trừ khi bọn họ cũng xông lên tự bạo!

Suy nghĩ của "Mặc Côi" thay đổi thật nhanh, nhanh chóng hỏi: "Phần tiên chức kia của ngươi có thể trực tiếp leo lên Kiến Mộc không?"

"Không Mông" lập tức lắc đầu, nói: "Nơi ánh nắng đi qua ta mới có thể đến được"

"Toàn bộ Kiến Mộc trông như ở ngay phía trước, thật ra lại là một không gian khác.

"Trên đó không có bất kỳ ánh nắng gì, ta không cách nào tới gần!"

"Nếu không, chúng ta đã sớm leo lên Kiến Mộc!" Nghe vậy, "Mặc Côi" càng nhíu chặt chân mày, hiện tại tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo của nàng và "Không Mông" đều đến từ Bùi Lăng.

Lúc vừa ý thức được điểm này, bọn họ đều quá sợ hãi.

Nhưng sau đó kịp phản ứng Bùi Lăng là người dẫn đường tiên lộ, một khi chân chính vẫn lạc, tất cả người đi theo đều không có cách nào sống một mình!

Bây giờ tình huống như vậy, hơn phân nửa là Bùi Lăng vận dụng thủ đoạn gì đó cố ý phân tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo cho bọn họ.

Thế nhưng, dù hiện tại đạt được tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo của Bùi Lăng, bọn họ vẫn khó tiếp cận Kiến Mộc!

Lúc này không chỉ tiên nhân ngoại tộc chặn đường, ngay cả tiền bối nhân tộc tự bạo, bọn họ cũng không thể thừa nhận!

Thậm chí bản thể Kiến Mộc cũng sẽ thỉnh thoảng ra tay!

Lúc này, "Không Mông" lạnh lùng nói: "Hiện tại chỉ có một cách!"

"Trước khi Kiến Mộc bị chém đứt, giết sạch tất cả tiên nhân ngoại tộc ở nơi này"

"Như thế, chỉ cần đề phòng thủ đoạn của Kiến Mộc!"

Suy nghĩ của "Mặc Côi" xoay chuyển, lập tức gật đầu, nói: "Được!"

"Ta lập tức liên hệ với người khác..."

Còn chưa nói hết lời, bóng dáng hai người đột nhiên chấn động lơ lửng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Tiếng la giết xung quanh như nước thủy triều, không ai phát hiện điều khác thường, tiếp tục dũng mãnh lao về phía Kiến Mộc...

Hồng hoang.

Chiến trường Kiến Mộc.

Huyết sắc vô biên vô hạn, từng tiên nhân chìm chìm nổi nổi trong đó, đủ loại thủ đoạn xuyên qua hư không, làm không gian lặp đi lặp lại nứt nẻ.

Tiếng rít liên tiếp, sát ý thấu xương, sát khí cao ngất!

Trời cao đột nhiên tràn ra một đám huyết hoa lớn, huyết dịch lam lục trộn lẫn máu tươi hắt vẫy nhao nhao, ba tên tán tiên ngoại tộc hình thù kỳ quái ầm vang rơi xuống!

Khí tức thuộc về "Tiên" nhanh chóng tiêu tán trong quá trình rơi xuống, bụng bọn họ đều nổi lên cao cao, trên đó trải rộng vết rách, từng cái đầu tranh nhau chen lấn nhô ra... Dù đã hoàn toàn chết đi, còn đang không ngừng sinh sản.

Áo của "Hồn Nghi" đã thẩm thấu vết máu, tóc dài màu trắng bay lên, đỏ hồng loang lổ nhìn thấy mà giật mình. Đôi mắt nàng sáng tỏ như sao, lúc nhìn quanh hăng hái, lại giết đến hưng khởi.

Lúc đầu nàng còn tưởng là tiên hạ đẳng nào đó vẫn lạc, tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo tẩy cho nàng.

Không ngờ sau khi sử dụng lập tức phát hiện, đây là tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo của Bùi tiên đế!

Nếu là Bùi tiên đế...

Tiên hạ đẳng khác vào ván cờ cũng còn sống, sao Bùi tiên đế có thể xảy ra chuyện?

Đúng vậy, chắc chắn là phương huyễn cảnh này xảy ra vấn đề!

Thế nhưng, tiên chức và "Bản nguyên" đại đạo của Bùi tiên đế ở trong huyễn cảnh thật sự dùng tốt!

Đặc biệt là phần tiên chức này, lần sau thôi diễn ảo cảnh Bùi tiên đế có thể dùng thử một chút...

Trong lúc suy nghĩ, "Hồn Nghi" đưa mắt nhìn quanh, lúc này muốn tìm đối thủ tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng nàng như mây khói hơi rung chuyển, ngay sau đó đã biến mất không thấy gì nữa!

Kiến Mộc.

Cành lá mạnh mẽ uốn lượn như mây, cây hoàng lư đậm nhạt đan xen, yên tĩnh tốt đẹp như tranh vẽ, linh tuyền thác nước bắn tung toé như vô số ngọc vỡ nát, có tiên khí nồng đậm lượn lờ như thúy lam uyển chuyển, đường lên trời thấp thoáng.

Bùi Lăng huyền bào phần phật, đứng thẳng trên đường.

Trong hệ thống điều khiển, hắn cực kỳ trôi chảy liên tiếp đánh ra pháp quyết huyền diệu, bờ môi mấp máy, im ắng đọc lên tám chữ.

Ngay sau đó, trong đầu hắn dần hiện ra một cảnh tượng quen thuộc...

Bóng tối như nước thủy triều, ý u lãnh, hỗn loạn, sa đọa, bạo ngược không ngừng bành trướng, trong bối rối tiếng xột xoạt dày đặc vô tận như che dấu vô ngần quỷ quái.

Trên đại mạc hoang vu, chín cột trụ trắng nguy nga yên tĩnh đứng sừng sững, trên cột quấn quanh tầng tầng lớp lớp xiềng xích thiên kiếp như dây leo rậm rì, dây dưa vặn xoắn lẫn nhau, trói buộc quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung.

1086 chữ

Chương 3204: Tuyến nhân quả...

Càn khôn mênh mông, một bóng dáng uyển chuyển đạp không mà đứng, hai con ngươi nàng thuần trắng, khí tức rộng lớn như vực sâu như núi, tóc dài phiêu tán như màn, dung nhan mềm mại, phong thái đáng yêu.

Chính là Mạc Lễ Lan!

Ẩm ầm....

Bỗng nhiên, lôi đình kinh khủng nổ vang trời cao, ánh tím xanh sáng tắt trong thiên địa, vô số phích lịch như lưỡi đao to lớn gào thét rơi xuống từ bầu trời, điện quang cao ngất lạnh thấu xương, bao phủ vạn vật. Tiếng động đinh tai nhức óc nhét đầy khắp nơi, gió mạnh vù vù khiến cát bay đá chạy, uy áp cuồn cuộn ầm vang trút xuống, huy hoàng to lớn như hồng thủy diệt thế, gầm thét thôn phệ toàn bộ phương thế giới này. Trong giây lát ánh sáng tán đi, Mạc Lễ Lan xòe bàn tay ra nắm lấy lòng bàn tay Bùi Lăng, quanh người Bùi Lăng lập tức hiện ra đường vân màu đỏ sậm khó mà tính toán, chợt Mạc Lễ Lan hóa thành một đoàn bóng tối thuần túy nhanh chóng hòa vào trong cơ thể Bùi Lăng.

Đây là cảnh tượng lúc trước hệ thống luyện chế Mạc Lễ Lan thành hóa thân, thành tựu vạn kiếp Hóa Thần ở Vĩnh Dạ hoang mạc! Chỉ một thoáng, cảnh tượng vỡ nát, trên dưới cả người Bùi Lăng đứng trên Kiến Mộc cũng hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm, sau người hiện ra bóng tối đậm đặc, cánh tay tinh tế trắng nõn đưa ra.

Hóa thân Mạc Lễ Lan bước ra một bước, cuối cùng một vòng bóng tối hóa thành huyền bào phủ thêm lên đầu vai nàng.

Áo bào bồng bềnh, sau khi Mạc Lễ Lan xuất hiện lại chỉ đứng ở một bên, không nhúc nhích, khí tức yên lặng như đá, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.

Bùi Lăng tiếp tục đánh ra pháp quyết liên tiếp, trong đầu óc lại không tự chủ được hiện ra tình cảnh như đã từng quen biết....

Trong bóng tối quen thuộc, ngàn vạn lôi đình ầm vang rơi xuống!

Lỗi âm mênh mông che ngợp bầu trời như thiên hà treo ngược, đang muốn hoàn toàn chôn vùi cả vùng.

Có bóng hình xinh đẹp đạp không mà đứng, phất tay ngăn lại lôi hải vô ngần.

Đôi mắt nàng sáng đầy nước, cẩm y như hoa, chính là "Không Mông"!

Trong nháy mắt, cảnh tượng kết thúc, trên người Bùi Lăng lại hiện ra từng vòng đường vân màu đen, trông yêu dị quái đản, khí tức tối nghĩa.

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng phân ra một bộ hóa thân.

Cỗ hóa thân này khác với hóa thân Mạc Lễ Lan, hắn chỉ có một hình dáng cực kỳ mơ hồ như nước đọng thấm vào tranh sơn thủy.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển tiếp tục đánh ra pháp quyết.

Trong đầu hắn lại xuất hiện một cảnh tượng...

Giống với hai lần trước, trong đại mạc hoang vu tối tăm, sấm sét vang dội, tím xanh gào thét như biển, ầm vang đánh xuống!

Nữ tu váy áo màu mực băng rua múa, tay áo tung bay làm thiên uy kinh khủng biến mất trong khoảnh khắc.

Nữ tu kia dung nhan như ngọc, xinh đẹp vô song, chính là "Mặc Côi"!

Sau đó, trên người Bùi Lăng hiện ra tầng tầng lớp lớp đường vân màu đen, trong nháy mắt hắn lại phân ra một hình dáng mơ hồ.

Sau đó, trong đầu Bùi Lăng lại xuất hiện cảnh tượng, vẫn là Vĩnh Dạ hoang mạc, vẫn là lôi đình cuồn cuộn, vẫn là tình cảnh luyện chế hóa thân lúc trước...

Chỉ có điều, lần này hóa thân xuất hiện, rõ ràng là dáng vẻ "Hồn Nghi"!

Cảnh tượng nhanh chóng kết thúc, trên người Bùi Lăng lại hiện ra đường vân màu đen...

Liên tục phân ra ba bộ hóa thân, hắn đột nhiên ý thức được là đổi "Nhân quả".

Không!

Hẳn là gia tăng "Nhân quả".

Lúc trước hắn ở trong Vĩnh Dạ hoang mạc, trong hệ thống uỷ trị lấy cửu kiếp luyện chế ra hóa thân Mạc Lễ Lan, làm "Nhân".

Lúc này, Mạc Lễ Lan đứng bên cạnh hắn là "Quả"!

Đây là một việc đã thật sự xảy ra, mà tiên thuật [Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng] này luyện chế sự kiện chân thực thành một tuyến "Nhân quả" cố định!

Sau đó, trong tuyến "Nhân quả" này gia tăng "Nhân" mới.

Như thế sẽ sinh ra "Quả" mới!

Mạc Lễ Lan là "Quả" ban đầu của đoạn tuyến "Nhân quả" này.

Hiện tại Mạc Lễ Lan đứng bên cạnh hắn, vậy tiếp theo tất cả "Quả" mới cũng sẽ xuất hiện bên cạnh hắn!

Đây là từ phương diện "Nhân quả" đột phá quy tắc trật tự không gian, thực hiện pháp môn lui tới chư thiên vạn giới!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng vững vàng.

Sau khi trở thành Kim Tiên, chỉ cần là tiên thuật mà mình đã dùng qua, dù nó có nguyên lý phức tạp cỡ nào, tác dụng huyền diệu cỡ nào, hắn đều có thể từ từ lý giải.

Điều này rất giống...

Không phải hắn tự đi cảm ngộ tiên thuật, mà là tiên thuật huyền bí chủ động tới!

Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại đánh ra một pháp quyết huyền diệu.

Trên dưới cả người hắn lại một lần nữa hiện ra lít nha lít nhít đường vẫn màu đen, trong nháy mắt lại phân ra một hình dáng mơ hồ.

Ngoại trừ Mạc Lễ Lan ban đầu, hiện tại Bùi Lăng phân ra tất cả năm hóa thân không rõ đêm ngày. Năm hóa thân này chỉ có hình dáng mơ hồ, nhìn qua vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không cách nào phân biệt chi tiết.

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển pháp quyết biến đổi, khí tức của hóa thân Mạc Lễ Lan nhanh chóng khôi phục!

Lông mi dài như cánh bướm khẽ run lên, hai con ngươi của nàng như ánh trăng từ từ bay lên, chậm rãi mở ra.

Theo Mạc Lễ Lan mở mắt, năm hình dáng mơ hồ khác cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng.

1109 chữ

Chương 3205: Tuyến nhân quả... (2)

Tựa như gạt mây tán sương mù, năm bóng dáng mơ hồ như đi ra từ sâu trong sương mù biển mây, toàn bộ dung mạo, dáng vẻ, khí chất, trang phục... Rõ ràng rành mạch!

Lúc thoáng qua, Mạc Lễ Lan đã hoàn toàn mở to mắt, khí tức của nàng mênh mông bành trướng, chính là cảnh giới Kim Tiên!

Ở cách nàng không xa, năm bóng dáng vô cùng rõ ràng kia cũng tràn ngập ý hoàn mỹ mờ mịt.

Chính là "Không Mông"

"Mặc Côi", "Hồn Nghi", "Phục Cùng" và "Thế Vị".

"Leng keng! Đã hoàn thành lần tu luyện này ở đây, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.." Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Thấy [Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng] chỉ gọi đến năm người, Bùi Lăng lập tức hiểu những người vào ván cờ khác và hắn không đủ "Nhân quả". "Không Mông", "Mặc Côi" và "Hồn Nghi" đều là đạo lữ của hắn, không cần nhiều lời.

"Phục Cùng" là tổ sư Trọng Minh tông, đã từng nhiều lần đề điểm hắn ở trên tiên lộ...

"Thế Vị" thì tặng cho hắn một đoạn rễ cây Phù Tang còn sót lại...

Ngoại trừ năm vị tiền bối này, tiền bối chín tông khác bao gồm Trọng Minh tông "Tinh Hận" tiền bối, "Anh Nanh"

tiền bối, đều không đạt được điều kiện triệu hoán của tiên thuật [Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng] này! Đương nhiên, hiện tại đạo lữ của hắn không chỉ có ba người "Không Mông"

"Mặc Côi" và "Hồn Nghi", nhưng đạo lữ khác như Lệ Liệp Nguyệt, Tư Hồng Khuynh Yến, Văn Nhân Linh Sắt... Đều không ở trong đoạn năm tháng này, hệ thống không kiểm tra được!

Còn Long tộc Long Hậu, U Hồn tộc "Phiên Na"...

Thì là tuyến "Nhân quả" với hắn không cùng một thời không, không cách nào xây dựng "Nhân" mới!

Lúc này, năm người "Không Mông" mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Năm người đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy lực lượng trên người nhanh chóng xói mòn, khí tức hạ xuống!

Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo mà bọn họ vừa đạt được đều lấy tốc độ vô cùng nhanh biến mất.

Trong chốc lát, "Hồn Nghi" và "Không Mông" từ cảnh giới Tiên Quan chưởng đạo rơi xuống tiên nhân tám mươi mốt kiếp bình thường "Mặc Côi" và "Phục Cùng" khôi phục trình độ tán tiên phổ thông.

"Thế Vị" lại chỉ giữ được tu vi Đại Thừa kỳ!

Không đợi bọn họ biết rõ ràng rốt cuộc tình huống như thế nào, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Nơi đây là phía trên Kiến Mộc!"

"Ta có một môn tiên thuật có thể đưa người vào ván cờ khác vào chuyển dời đến nơi này"

"Chỉ có điều ngoại trừ năm vị tiền bối, cái người vào ván cờ khác không có đủ ‘Nhân quả với ta!"

"Họa cũng đã leo lên Kiến Mộc "Hiện tại cộng thêm sáu người chúng ta, người chân chính leo lên Kiến Mộc chỉ có bảy vị!""Khoảng cách chín người còn thiếu hai người nữa!"

"Hiện tại, ít nhất còn phải có hai người leo lên Kiến Mộc phi thăng thành tiên, ván cờ mới có thể kết thúc!"

Nghe vậy, năm người "Không Mông" lập tức kịp phản ứng, "Phục Cùng" nhanh chóng nói: "Điều này đơn giản!"

"Bàn về bối phận, ‘Tinh Hận và ‘Anh Nanh đều là hậu bối của ta"

"Nếu là đệ tử hậu bối vậy do ta làm chủ, gả ‘Tinh Hận cho ngươi làm thị thiếp"

"Cứ vậy, ‘Tinh Hận đã đủ ‘Nhân quả!"

"Còn lại một danh ngạch, vừa vặn còn có ‘Anh Nanh Thị thiếp?

Khụ khụ khụ...

Sự cấp tòng quyền, xem ra chỉ có thể làm như vậy!

Bùi Lăng chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, chưa mở miệng nói gì, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi vang lên trong đầu hắn: "Thiên Sinh giáo Chân Đô vẫn lạc!"

"Thiên Sinh giáo Quy Điềm vẫn lạc!"

"Yến Tê thành Xuyên Đan vẫn lạc!"

"Yến Tê thành Tĩnh Nhung vẫn lạc!"

"Yến Tê thành Khuynh Cổ vẫn lạc!"

"Luân Hồi tháp Vĩnh Diệt vẫn lạc!"

"Trọng Minh tông Anh Nanh vẫn lạc.."

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, số lượng quân cờ lập tức thiếu đi bảy quân Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đánh ra pháp quyết, tiếng nói rộng lớn: "Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng!"

Hồng hoang.

Phía dưới Kiến Mộc.

Huyết sắc tùy ý tràn ngập, ăn mòn phương càn khôn này.

Khí tức tiên linh, đám mây cung điện, thiên nữ linh hoa... Đều đã bị sát khí ngút trời hoàn toàn che giấu!

Gió tanh mưa máu hừng hực như thực chất, hắt vẫy lộn xộn, chiến ý rào rạt.

Công phạt lui tới xuyên qua, lần lượt xé rách hư không.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang kinh thiên động địa theo huyết sắc thê diễm nở rộ, lại một nhóm nhân tiên ngang nhiên tự bạo, nổ tung trận cước do tiên nhân ngoại tộc trăm phương ngàn kế xây dựng lên.

Rất nhiều tiên nhân ngoại tộc vốn còn đang hô bằng dẫn hữu tổ chức chính tiên, Tiên Quan chưởng đạo dẫn đầu ngăn cản nhân tộc, nhưng đối mặt với số lượng khổng lồ như thế, lại trong kế sách sinh tử tự bạo, bọn họ chỉ miễn cưỡng giữ vững được khoảng cách đã bắt đầu tan tác!

"Giết!"

"Tru Đọa Tiên, trảm Kiến Mộc!"

"Giết giết giết! !"

Nhân tộc như huyết triều phun trào, đã giết tới phía trước Kiến Mộc, tiếng gầm gừ như sấm đình chấn động càn khôn!

Không do dự chút nào, một nhóm nhân tiên xông lên tập thể tự bạo, thần hồn đạo thể thuộc về "Tiên" nở rộ vẻ tuyệt diễm sau cùng ở giữa thiên địa, lực trùng kích vô cùng kinh khủng gào thét nghiền ép bốn phương tám hướng, huyết vũ bay lả tả!

Kiến Mộc vẫn nguy nga, lại có càng nhiều lá rụng bồng bềnh rơi xuống, lỗ hổng trên đó lại mở rộng một lần nữa.

1094 chữ

Chương 3206: Tuyến nhân quả... (3)

Tiếng nói tang thương lại truyền đến từ phía trên Kiến Mộc: "Nghịch thiên mà đi, tự tìm đường chết!" Ngay sau đó, không gian ầm vang vỡ nát!

Gió bão hỗn độn đen nhánh như biển giận sóng to, chớp mắt càn quét toàn bộ chiến trường. Nhân tộc như bầy kiến dưới hồng thủy xung kích, cho dù có trăm tỉ tỉ người vẫn lật úp vô số trong chớp mắt. Trong hư không nào đó, áo bào trắng lóe lên, một bóng dáng ưu nhã, tự phụ lặng yên hiện ra, Thiên Sinh giáo "Chân Đô" vừa tiến vào phương chiến trường này, còn chưa kịp hiểu rõ tình huống đã bị gió bão hỗn độn đập vào mặt mà tới cuốn lên không trung, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ!

Lại ở một chỗ chiến trường, Yến Tê thành "Xuyên Đan" đưa mắt nhìn quanh, còn chưa thấy rõ ràng tình huống xung quanh, một đạo gió bão hỗn độn gào thét tới từ đằng xa, hắn ta không có lực phản kháng, lập tức hóa thành một bộ xương trắng, gió bão thổi qua chôn vùi từng khúc.

Lại một mảnh hư không, Luân Hồi tháp "Vĩnh Diệt" vừa vào ván cờ, rất nhiều vân triện quanh người khó khăn lắm sáng lên, đã có gió bão hỗn độn lướt gấp mà qua, trong nháy mắt ăn mòn không chút nào...

Trong hư không, "Cô Miểu" đạp không mà đứng, lúc nhìn quanh trong mắt có kiếm quang trong vắt.

Gió bão hỗn độn đen nhánh như sóng to gió lớn, gào thét mà tới.

Sắc mặt "Cô Miểu" nghiêm nghị không nhúc nhích nhìn xem, tâm niệm hơi xoay chuyển quanh người lập tức xuất hiện vô số phi kiếm, những phi kiếm này có khí tức cường đại, kiếm ý thuần túy như ngàn vạn cá bơi, linh động mau lẹ, thuận theo hô hấp chầm chậm phun ra nuốt vào.

Lúc này, như thiên hà cuốn ngược lướt gấp mà ra, chém về phía gió bão cuồn cuộn.

"Bản nguyên" đại đạo "Chúng"!

Rầm rầm rầm...

Gió bão hỗn độn thôn phệ hết thảy, tất cả phục khắc thể phi kiếm đều bị xoắn một phát mà nát.

Lực xung kích vô cùng kinh khủng như gợn nước từng tầng đẩy ra bốn phương tám hướng, lúc không gian hơi bình tĩnh lại, "Cô Miểu" đã xuất hiện ở phía xa.

Hắn ta áo bào hơi loạn, tay áo có máu tươi chậm rãi chảy xuôi, lại tránh đi gió bão hỗn độn thôn phệ!

Nơi xa, trong huyết sắc hiện ra một bóng dáng cực kỳ thấp bé.

"Anh Nanh" vừa tiến vào phương chiến trường này, chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, khí tức lập tức ầm vang tăng lên.

Trong cơ thể hắn ta lập tức thêm ra một đầu "Bản nguyên" đại đạo, trong nháy mắt đột phá cách biệt tiên phàm, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới!

Ý hoàn mỹ, mờ mịt tuỳ tiện phát tán từ trong ra ngoài.

Chỉ có điều, "Anh Nanh" còn chưa kịp lĩnh hội đầu "Bản nguyên" đại đạo này là cái gì, gió bão hỗn độn đã giáng lâm!

Nàng căn bản không kịp dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào, đã bị gió bão rống giận thôn phệ...

Cách một khoảng xa nhau, "Tinh Hận" cũng vừa tiến vào đạt được một đầu "Bản nguyên" đại đạo xa lạ, vừa hay vị trí hư không này của nàng không có gió bão hỗn độn.

Cảm nhận được sát ý phóng lên tận trời ở xung quanh, "Tinh Hận" biết tình huống nguy cấp, đang muốn kiểm tra "Bản nguyên" đại đạo vừa đạt được, ngay sau đó...

"Tinh Hận" đột nhiên biến mất không thấy gì nữa!

Hồng hoang.

Tri Âm phong.

"Luân Hồi", "Tướng Huyền", "Trọng Minh" đứng sóng vai, ống tay áo phồng lên.

Nhìn qua cảnh tượng thảm liệt tử thương nằm ngổn ngang trên chiến trường, vẻ mặt ba vị tổ sư bình tĩnh, không có nửa điểm dao động nào.

Vạn tộc hồng hoang bồi dưỡng một tiên nhân chân chính, tối thiểu đến hàng trăm hàng ngàn năm!

Dù là những sự tồn tại sinh ra là tiên kia, từ khi còn nhỏ chỉ có cảnh giới, trưởng thành đến mức có được chiến lực thực chất cũng cần gần năm tháng trăm năm!

Nhưng bây giờ nhân tộc thông qua thủ đoạn làm trái thiên cương, chỉ cần thời gian mấy ngày!

Hơn nữa, trong thời gian mấy ngày nay nhân tộc không chỉ bồi dưỡng ra một vị tiên nhân, mà là một nhóm lớn tiên nhân!

Đối mặt với loại ưu thế tuyệt đối về số lượng này, dù là những đọa tiên ngoại tộc kia hay Kiến Mộc, bại vong đều chỉ là vấn đề thời gian!

Lúc này, "Luân Hồi" trầm thấp nói: "Ngoại tộc đọa tiên đã thanh trừ gần hết.

"Hiện tại Kiến Mộc tự mình ra tay, chống đỡ không được bao lâu!"

"Trọng Minh" bình tĩnh nói: "Kiến Mộc gọi đến những Kim Tiên kia, xem ra cũng giải quyết gần hết"

"Tướng Huyền" tùy ý sửa sang lại ngọc hồ lô bên hông, thản nhiên nói: "Mỗi một bước của chúng ta đều gần như đi tới cực hạn"

"Lại có biểu tượng hoàn chỉnh để thành Vương!"

"Kim Tiên bình thường sao có thể là đối thủ của chúng ta?"

"Luân Hồi" và "Trọng Minh" nghe vậy đều khẽ gật đầu.

Nói đến chỗ này, "Luân Hồi" hỏi: "Tình huống bên Bùi Lăng như thế nào?"

"Tướng Huyền" nhắm mắt cảm giác một trận, nhanh chóng nói: "Hắn đã trở lại thân người, leo lên Kiến Mộc!"

Kiến Mộc.

Tiên khí như sa mỏng nhu hòa lượn lờ, cành lá thấp thoáng mạnh mẽ, thanh lộ rì rào, lá rụng như ca, tình cảnh năm tháng tĩnh lặng, hiện thế an ổn.

Trên đường lên trời, vẻ mặt "Không Mông"

"Mặc Côi", "Thế Vị", "Phục Cùng" nghiêm nghị, cùng "Hồn Nghi" nhìn về phía Bùi Lăng cách đó không xa.

Lúc này, trên dưới cả người Bùi Lăng tiên lực phồng lên, khí tức huyền diệu tối nghĩa phun ra nuốt vào như thủy triều, có lít nha lít nhít đường vẫn màu đen hiện ra, quái đản quỷ quyệt, trong nháy mắt sau người phân ra một đoàn bóng tối đậm đặc, hóa thành một bộ hóa thân mới.

1089 chữ

Chương 3207: Quân cờ còn thừa

Giống như trước đó, bộ hóa thân này hình dáng mơ hồ như tranh thuỷ mặc bị thấm ướt, đêm ngày không rõ. Nhưng chẳng mấy chốc theo Mạc Lễ Lan bên cạnh lại mở mắt, bóng dáng hóa thân mới xuất hiện nhanh chóng trở nên rõ ràng. Một bóng dáng thướt tha uyển chuyển từng chút một hiện ra ở trước mặt mọi người.

Nàng tóc xanh như suối, mạng che mặt dài đến ngực che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt rực rỡ sáng tỏ, đôi mắt như đao, cơn gió dài mang theo tiên khí quét qua, khăn lụa hơi lay động, chỉ thấy một đôi môi xinh đẹp đỏ thắm như lửa, trong xinh đẹp túc sát như sương, chính là "Tinh Hận".

Sau khi "Tinh Hận" xuất hiện, vẻ mặt hơi mờ mịt.

"Bản nguyên" đại đạo vừa đạt được trong cơ thể nàng cũng nhanh chóng tan thành mây khói, khí tức tu vi của nàng lại khôi phục cảnh giới Đại Thừa.

Thành công thi triển tiên thuật, Bùi Lăng lập tức tiếng nói rào rào: "Cách này có thể thực hiện, hiện tại còn thiếu một người!"

Tiếng nói vừa dứt, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi lại vang lên trong đầu hắn: "Lưu Lam hoàng triều Tuyên Hạt vẫn lạc!"

"Lưu Lam hoàng triều, Tương Dã vẫn lạc!"

"Hàn Ảm Kiếm tông Ngọa Tiêu vẫn lạc!"

"Hàn Ảm Kiếm tông Tham Duật vẫn lạc!"

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức nói: "Hiện tại tất cả quân cờ đều đã vào ván cờ"

"Nhưng tốc độ vẫn lạc rất nhanh!"

"Ta muốn nhanh chóng đạt được càng nhiều ‘Nhân quả!" Nghe vậy, "Phục Cùng" nhanh chóng nói: "Ta giúp Anh Nanh làm chủ, về sau.."

Còn chưa nói hết lời, Bùi Lăng lập tức bình tĩnh nói: "Anh Nanh tiền bối đã vẫn lạc!"

"Phục Cùng" khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lần này Đại Thừa thánh tông vào ván cờ, ngoại trừ Bùi Lăng có tổng cộng bốn vị.

Hiện tại "Hoài Phố" và "Anh Nanh" đều đã vẫn lạc, chỉ còn lại hắn ta và "Tinh Hận". Hắn ta và "Tinh Hận" đều đã leo lên Kiến Mộc, vậy không cần tranh danh ngạch nữa! Lúc này, cuối cùng "Tinh Hận" lấy lại tinh thần, nhanh chóng liếc bốn phía hỏi: "Nơi này là Kiến Mộc?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Phục Cùng tiền bối, Tinh Hận tiền bối, hiện tại hai vị tiền bối có thể bắt đầu leo lên Kiến Mộc "Nhớ kỹ!"

"Trên đường đi đừng quay đầu, đừng lùi lại"

"Một đường đi thẳng về phía trước, cho đến khi tiến vào giới thiên thượng giới là được!"

"Phục Cùng" khẽ gật đầu, trầm giọng đáp: "Được!"

Nói xong, hắn ta khẽ gật đầu với "Tinh Hận", dẫn đầu cất bước đi về phía trước.

Hắn ta bước ra một bước, bóng dáng lập tức biến mất trước mặt mọi người!

Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ, trong cảm giác của hắn, quân cờ tương ứng với "Phục Cùng" đang ở phía trước không xa.

Nhưng lúc này vị trí cùng mọi người đã hoàn toàn là hai không gian khác biệt!

Điều này hoàn toàn tương tự với "Họa" trước đó!

Vừa rồi bọn họ có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau hoàn toàn là vì tiên thuật [Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng] này, khiến bậc thang thành tiên trước mắt nghĩ nhầm tất cả mọi người là hóa thân của hắn!

Hiện tại "Phục Cùng" khẽ động đã thoát khỏi hiệu quả tiên thuật, bắt đầu chân chính leo lên Kiến Mộc...

Ngay sau đó, "Tinh Hận" cũng không do dự nữa, nàng nhìn chằm chằm Bùi Lăng, khẽ gật đầu nói: "Đa tạ!" Chợt váy lụa nhẹ lay động, cũng bước đi về phía trước. Bóng dáng "Tinh Hận" cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Bùi Lăng thu hồi ánh mắt, chuyển sang bốn người "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi" và "Thế Vị", nhanh chóng nói: "Vô Thủy sơn trang còn có Viên Nha tiền bối còn sống"

"Bốn vị tiền bối Tố Chân Thiên Diễm Tễ, Đàn Liễm, Tiêu Ý và Trám Đại cũng còn sống sót"

"Cửu Nghi sơn Phong Lạc tiền bối chưa vẫn lạc"

Nghe vậy, "Hồn Nghi" không hề do dự, ngắn gọn nói: "Viên Nha là Tiên Đế lâm trần, không có việc gì"

"Không Mông" cũng không trì hoãn, bây giờ trận chiến hồng hoang khí thế hừng hực, tiên nhân như kiến, trên chiến trường cho dù là Tiên Quan chưởng đạo cũng có thể gặp tai họa lật úp tùy thời tùy chỗ, càng kéo dài thời gian, đồng môn sẽ thêm một phần mạo hiểm vẫn lạc!

Trước tiên mặc kệ những người kia, có thể cứu người nào, cứ cứu lên Kiến Mộc lại nói!

Vẫn có thể tin tưởng cách làm người của Bùi Lăng Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Không Mông" thật nhanh nói: "Tiêu Ý và Trám Đại là hậu bối của ta"

"Ta có thể làm chủ để các nàng ký kết nhân duyên với ngươi, từ đây đại đạo mênh mông, dắt tay cùng đi!"

"Mặc Côi" đứng bên cạnh khẽ gật đầu, vội nói tiếp: "Mặc dù Diễm Tễ và Đàn Liễm là tiền bối của ta và Không Mông, nhưng lúc không bình thường làm việc không bình thường. Huống chi, xưa nay Tố Chân Thiên ta một lòng đoàn kết, cho dù trưởng bối ở đây cũng sẽ không trách cứ chúng ta sự cấp tòng quyền, tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn giúp chúng ta!"

"Hiện tại ta liền làm chủ cũng gả hai vị tiền bối này gả cho ngươi, sau này thời gian dài dằng dặc nguyện chung linh đại đạo!" Nghe vậy, Bùi Lăng cảm thấy hài lòng, mặc dù hắn đã có "Không Mông" và "Mặc Côi", nhưng bốn vị tiền bối Tố Chân Thiên khác đều côi tư diễm dật, nhu tình mềm mại, hắn ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm nghĩ... Đã sớm muốn làm quen một chút!

Đến lúc đó, "Không Mông", "Tiêu Ý", "Trám Đại" ở trái, "Mặc Côi", "Diễm Tễ", "Đàn Liễm" ở phải...

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Bùi Lăng không tự chủ được khẽ cong lên.

1088 chữ

Chương 3208: Quân cờ còn thừa (2)

Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, lúc này sắc mặt chững chạc đàng hoàng cứ như đang thảo luận một việc lớn rất quan trọng, cứ như hoàn toàn không có bất kỳ tư tâm hoặc ý gì khác...

Cùng lúc đó, đôi mắt sắc của "Thế Vị" bình tĩnh như có điều suy nghĩ.

Hiện tại Bùi Lăng muốn cứu người nhưng "Nhân quả" không đủ, cần bọn họ thay thế tiền bối hoặc là hậu bối hứa hẹn một chút gì đó.

Bọn họ đều là Đại Thừa đã đi vào tiên đồ, thậm chí là tiên nhân!

Mỗi tiếng nói hành động không cần lập lời thề, đã có đại đạo xen lẫn trong đó.

Chỉ cần mở miệng hứa hẹn, về sau nhất định thực hiện Thế nhưng với sự tồn tại đánh vỡ hàng rào, hóa phàm thành tiên như bọn họ, đã sớm coi nhẹ rất nhiều gông xiềng ước thúc của thế tục, tất cả việc không liên quan đến đạo tâm đều không quan trọng!

Một chút hứa hẹn không có gì đáng để do dự!

Nghĩ tới đây, "Thế Vị" hòa hoãn nói: "Phong Lạc là tiền bối của ta, bây giờ tình huống đặc thù ta thay Cửu Nghi sơn làm chủ, gả nàng cho Bùi Lăng ngươi!"

Bùi Lăng lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu, Tố Chân Thiên "Diễm Tễ", "Đàn Liễm", "Tiêu Ý", "Trám Đại", Cửu Nghi sơn "Phong Lạc"... Năm vị đạo lữ chính đạo.

Cộng thêm "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi"...

Ừ...

Nhân Gian Cực Lạc...

Khụ khụ!

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này không do dự liên tiếp đánh ra pháp quyết huyền diệu, tiếng nói rộng lớn: "Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng!"

Tầng tầng lớp lớp đường vân màu đen hiện ra, từng bóng hình mơ hồ xuất hiện trên bậc thang thành tiên.

Chẳng mấy chốc, tất cả hình dáng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sinh động, "Diễm Tễ", "Đàn Liễm", "Tiêu Ý", "Trám Đại", "Phong Lạc"... Xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Năm tên nữ tu vừa xuất hiện đều khẽ giật mình, còn chưa lấy lại tinh thần, Bùi Lăng đã trầm giọng nói: "Hiện tại Lưu Lam hoàng triều còn có "Chiêu Dung" tiền bối và "Điển Huệ" tiền bối chưa xảy ra chuyện "Hàn Ảm Kiếm tông Cô Miểu tiền bối, Từ Dạ tiền bối, Đinh Vũ tiền bối và Anh Huy tiền bối còn sống"

"Yến Tê thành Hồng Tinh tiền bối và Tuyệt Mạch tiền bối vẫn còn tồn tại!"

"Thiên Sinh giáo Chúc Y tiền bối, Tuy Doanh tiền bối, Hàm Khế tiền bối, Thừa Thiên tiền bối sống sót"

"Luân Hồi tháp Phong Biệt tiền bối, Phục Ly tiền bối còn sống"

"Vô Thủy sơn trang Viên Nha tiền bối còn sống"

"Các vị tiền bối có người quen xây dựng nhân quả cho ta hay không?"

Lúc này tâm trạng của Bùi Lăng rất bình tĩnh, thánh tông "Tinh Hận" tiền bối, bốn vị tiền bối Tố Chân Thiên cùng Cửu Nghi sơn "Phong Lạc" tiền bối...

Hắn rất muốn... Rất muốn kết bạn với các vị tiền bối, thuận lợi leo lên Kiến Mộc.

Những tiền bối còn lại, chỉ có nữ Thái thượng hoàng Lưu Lam hoàng triều "Điển Huệ"; Hàn Ảm Kiếm tông "Từ Dạ" tiền bối, "Đinh Vũ" tiền bối, "Anh Huy" tiền bối; Vô Thủy sơn trang "Viên Nha" tiền bối; Luân Hồi tháp "Phong Biệt" tiền bối... Là nữ tu... Đương nhiên, Thiên Sinh giáo "Chúc Y" tiền bối, "Tuy Doanh" tiền bối cũng là nữ tu. Nhưng Thiên Sinh giáo bán nam bán nữ, nhìn thấy là nữ tu không biết lúc nào sẽ biến thành nam tu...

Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi lại vang lên trong đầu hắn: "Thiên Sinh giáo Thừa Thiên vẫn lạc!"

"Yến Tê thành Tuyệt Mạch vẫn lạc!"

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, nhanh chóng nói: "Thiên Sinh giáo Thừa Thiên tiền bối, còn có Yến Tê thành Tuyệt Mạch tiền bối vừa vẫn lạc!"

Nghe vậy, năm người "Diễm Tễ" khó khăn lắm mới leo lên Kiến Mộc còn chưa biết rõ ràng tình huống như thế nào, "Mặc Côi" đã thật nhanh nói: "Ta và Hàn Ảm Kiếm tông Đinh Vũ có quen biết!"

"Hiện tại, ta làm chủ gả nàng cho ngươi!"

Bùi Lăng lập tức gật đầu, lúc này lại đánh ra pháp quyết, tiếng nói rộng lớn: "Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng."

Không bao lâu đường vân màu đen hóa thành hình dáng, rõ ràng là dáng vẻ của "Đinh Vũ".

Nhìn tình cảnh quái đản này, năm người "Diễm Tễ", "Đàn Liễm", "Tiêu Ý", "Trám Đại" cùng "Phong Lạc" lập tức hiểu được, thủ đoạn mà Bùi Lăng đang sử dụng có thể cưỡng ép người vào ván cờ khác từ trên chiến trường trận chiến hồng hoang, na di đến bên cạnh đối phương!

Nhưng điều này cần điều kiện nhất định...

Hiện tại Hàn Ảm Kiếm tông "Đinh Vũ" bị "Mặc Côi" hứa cho Bùi Lăng, mới có thể xuất hiện phía trên Kiến Mộc trong nháy mắt.

Vừa rồi năm người bọn họ cũng có tình huống giống nhau...

Cho nên bọn họ đều bị gả cho Bùi Lăng?

Lúc này, tiếng nói trầm thấp của Bùi Lăng vang vọng bên tai mỗi người: "Các vị tiền bối, nếu trong những quân cờ còn lại không có người quen biết của các tiền bối, có thể bắt đầu leo lên Kiến Mộc!"

Lời vừa nói xong, tiếng nói của Kế Sương Nhi lại truyền vào trong đầu Bùi Lăng: "Luân Hồi tháp Phục Ly vẫn lạc!"

"Lưu Lam hoàng triều Chiêu Dung vẫn lạc!"

Lại có hai người vẫn lạc...

Sắc mặt Bùi Lăng nghiêm nghị, nhanh chóng nói: "Luân Hồi tháp Phục Ly tiền bối và Lưu Lam hoàng triều Chiêu Dung tiền bối vừa vẫn lạc!"

Nghe nói như thế, lúc này "Diễm Tễ", "Đàn Liễm", "Tiêu Ý", "Trám Đại", "Phong Lạc" lấy lại tinh thần, không rảnh suy nghĩ nhiều, "Phong Lạc" lập tức nói: "Ta và Lưu Lam hoàng triều Điển Huệ đạo hữu có quen biết!"

"Ta làm chủ gả nàng cho ngươi!"

Bùi Lăng lập tức gật đầu, "Điển Huệ" là nữ hoàng trước đây của Lưu Lam hoàng triều, cũng là Thái thượng hoàng hoàng triều!

1099 chữ

Chương 3209: Phía trên Kiến Mộc

Ừ...

Từ trước đến nay hắn khâm phục loại nữ tiền bối hùng tài đại lược này nhất, đến lúc đó nhất định phải kết bạn thật tốt với vị nữ hoàng này Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng thi triển tiên thuật, liên tiếp đánh ra pháp quyết.

Lần này, tiên thuật vừa thi triển được một nửa, tiếng nói của Kế Sương Nhi lại vang lên: "Thiên Sinh giáo Tuy Doanh vẫn lạc!"

"Yến Tê thành Hồng Tinh vẫn lạc"

Chẳng mấy chốc, lít nha lít nhít đường vân màu đen hóa thành một đoàn hình dáng mơ hồ. Hình dáng nhanh chóng rõ ràng, ngưng tụ thành một bóng dáng cổn miện trang nghiêm, thướt tha linh lung, nàng uy nghi tự nhiên, bào phục mười hai chương văn tươi sáng rực rỡ, eo đeo đai lưng ngọc, tua rua màu rủ xuống, lúc nhìn quanh ung dung đại khí, chính là nữ hoàng Lưu Lam hoàng triều "Điển Huệ"! Lúc này, Hàn Ảm Kiếm tông "Đinh Vũ" cũng nhìn ra tiên thuật môn đạo của Bùi Lăng, hỏi: "Bùi thánh tử, nhất định phải trở thành đạo lữ của ngươi, ngươi mới có thể thi triển tiên thuật?"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ lắc đầu, nói: "Tiền bối hiểu lầm, chỉ cần có thể ký kết đại nhân quả với ta là được!"

Đại nhân quả...

"Đinh Vũ" nhíu chặt lông mày kẻ đen, kiếm tông coi trọng một kiếm phá vạn pháp, không giỏi ngụy biến, ngoại trừ đạo lữ, trong chốc lát nàng thật sự không nghĩ ra thủ đoạn khác để ký kết đại nhân quả với Bùi Lăng...

Nghiêm túc suy nghĩ giây lát, "Đinh Vũ" nhanh chóng nhân tiện nói: "Hàn Ảm Kiếm tông Đại Thừa, ta đều có thể làm chủ!"

"Ta gả Từ Dạ và Anh Huy cho ngươi!"

"Về phần Cô Miểu... Có thể kết bái làm huynh đệ thủ túc với ngươi"

"Từ nay về sau, đại đạo đồng hành, phụ giúp nâng đỡ!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, lại thi triển tiên thuật.

Hắn nhanh chóng phân ra hai bộ hóa thân hình dáng mơ hồ, rõ ràng là dáng vẻ của "Từ Dạ" và "Anh Huy".

Chỉ có điều, lúc đến lượt bộ hóa thân thứ ba lại chậm chạp không có bất kỳ đường vân gì hiện ra.

Bùi Lăng nhướn mày, lập tức trầm thấp nói: "Kết bái thủ túc không đủ nhân quả!" Tiếng nói vừa dứt, tiếng nói của Kế Sương Nhi đã lại vang lên: "Thiên Sinh giáo Hàm Khế vẫn lạc!"

"Luân Hồi tháp Phong Biệt vẫn lạc!"

Ngắn ngủi một lát lại có hai quân cờ vẫn lạc.

Bùi Lăng lập tức nhăn chặt hàng lông mày, nhanh chóng nói: "Hàm Khế tiền bối và Phong Biệt tiền bối đều đã vẫn lạc!"

Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về Hàn Ảm Kiếm tông "Đinh Vũ", trực tiếp truyền âm hỏi, "Tiền bối, phi kiếm của Cô Miểu tiền bối có... Nữ kiếm linh?"

Nữ... Kiếm linh?

"Đinh Vũ" ngạc nhiên nhưng lập tức phản ứng lại, "Cô Miểu" và Bùi Lăng không đủ "Nhân quả", muốn cứu hắn ta đến trên Kiến Mộc, cần... Nữ kiếm linh! Điều này...

"Cô Miểu" chính là Đại Thừa sáu mươi bốn kiếp, có được hai thanh phi kiếm bản mệnh, ngược lại vừa hay một nam một nữ.

Hai thanh phi kiếm này, hùng kiếm là "Tắc Hồng", thư kiếm tên "Túc Lý".

Hùng kiếm nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí, tru ác trảm tà, thiên nhiên phá ma; thư kiếm thì giết chóc thuần túy. Lúc bình thường, "Cô Miểu" đều lấy hùng kiếm đối địch, thư kiếm thì uẩn dưỡng mi tâm tử cung, rèn luyện đạo tâm, bình thường không dùng đến, chỉ có lúc đối mặt với sinh tử tồn vong mới có thể cùng lúc sử dụng thư hùng song kiếm "Túc Lý" hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Bùi Lăng, nhưng...

Đối với kiếm tu, kiếm linh phi kiếm là tất cả của tu sĩ!

Những người khác, dù là đạo lữ kết tóc, cốt nhục chí thân, dù có thân thiết như thế nào cũng không có khả năng nhúng chàm phi kiếm của kiếm tu!

Còn bây giờ muốn cứu "Cô Miểu", thỉ phải gả kiếm linh thư kiếm của đối phương cho Bùi Lăng?

Mặc dù so sánh ra, chắc chắn tính mạng của "Cô Miểu" tiền bối càng quan trọng hơn, nhưng tính chất việc này luôn cảm giác có chỗ nào không quá đúng...

Ngay lúc "Đinh Vũ" do dự không quyết, Bùi Lăng lại chuyển sang "Hồn Nghi", ôn hòa nói: "Tốc độ của Viên Nha tiên đế quá chậm, chúng ta không thể cứ đứng đây chờ nàng"

"Kính xin Hồn Nghi tiên đế xây dựng ‘Nhân quả cho ‘Viên Nha tiên đế và ta"

"Xung quanh nơi đây chỉ là huyễn cảnh, cái gọi là ‘Nhân quả như một trận ảo mộng, cũng không phải thật sự có hành động mang tính thực chất gì"

"Quan trọng nhất là hiện tại không thể lãng phí thời gian!"

Lúc này tất cả người vào ván cờ còn sống sót vẫn ở lại trên chiến trường hồng hoang chưa leo lên Kiến Mộc, chỉ còn lại Hàn Ảm Kiếm tông "Cô Miểu", Vô Thủy sơn trang "Viên Nha" và Thiên Sinh giáo "Chúc Y".

Ba vị tiền bối này có thể chống đỡ đến bây giờ không vẫn lạc, đều là vì "Tướng Huyền" tiền bối (Tẩy Tiên], đạt được "Bản nguyên" đại đạo do hắn tách ra!

Trong đó "Cô Miểu" đạt được "Bản nguyên" đại đạo "Chúng".

"Viên Nha" đạt được "Bản nguyên" đại đạo "Khóc".

"Chúc Y" đạt được "Bản nguyên" đại đạo "Cười".

Không phải là Kim Tiên, không thể cùng lúc đạt được hai đầu "Bản nguyên" đại đạo trở lên.

Ngoại trừ ba đầu "Bản nguyên" đại đạo này, hiện tại Bùi Lăng đã thu về tất cả tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc....

Trên thực tế, lấy cảnh giới Kim Tiên hiện tại của hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động có thể cách không thu hồi ba đầu "Bản nguyên" đại đạo này!

Chỉ là như vậy, e rằng ba vị tiền bối "Cô Miểu", "Viên Nha" còn có "Chúc Y" sẽ vì tu vi giảm nhiều trực tiếp vẫn lạc sa trường!

Nghe vậy, "Hồn Nghi" khẽ gật đầu.

Không sai!

"Viện Nha" tiên đế sẽ không xảy ra chuyện.

1098 chữ

Chương 3210: Phía trên Kiến Mộc (2)

Nhưng để nàng và Bùi tiên đế chờ ở chỗ này lâu như vậy, thân là Tiên Đế cũng quá không nên!

Còn có hai tên tiên hạ đẳng Hàn Ảm Kiếm tông "Cô Miểu", Thiên Sinh giáo "Chúc Y" đạo tâm bị long đong này cũng giống như vậy.

Ngay cả huyễn cảnh cũng không thể nhìn ra, kéo dài thời gian lại là một người quá đáng hơn một người! Thế là, "Hồn Nghi" không chút nghĩ ngợi mở miệng nói: "Hiện tại bản để đưa "Viên Nha" tiên đế cho Bùi tiên đế làm lộ đỉnh"

"Ngoại trừ cái đó ra, ‘Cô Miểu có một chuôi kiếm linh thư kiếm tên là “Túc Lý, Thiên Sinh giáo ‘Chúc Y cũng là một tiên hạ đẳng chưa thể nhìn thấy chân lý."

"Bản để thân là Tiên Đế, hiện tại làm chủ đưa kiếm linh ‘Túc Lý của ‘Cô Miểu và tiên hạ đẳng Thiên Sinh giáo ‘Chúc Y cho Bùi tiên hạ đẳng, coi như đồ chơi dùng để hưởng lạc trong huyễn cảnh!"

Hả?

"Viên Nha" làm lô đỉnh?

Nữ kiếm linh và "Chúc Y" coi như đồ chơi để hưởng lạc?

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, mặc dù đề nghị này của "Hồn Nghi" tiền bối rất phù hợp... Ừ, đề nghị này của "Hồn Nghi" tiền bối thật sự quá đáng!

Nhưng bây giờ cứu người quan trọng, lại không lo được nhiều như vậy!

Nghĩ tới đây, không đợi người khác kịp phản ứng, Bùi Lăng lập tức đánh ra pháp quyết liên tiếp, tiếng nói rộng lớn: "Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng!"

Đường vẫn màu đen ầm vang hiện ra...

Hồng hoang.

Phía dưới Kiến Mộc, huyết sắc nhuộm vạn dặm như đại dương mênh mông treo trời.

Trùng trùng điệp điệp nhân tộc như thủy triều phóng đại, chen chúc ra từ lít nha lít nhít cửa ra vào huyết sắc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thanh tẩy nơi sống yên ổn sau cùng của tiên nhân ngoại tộc.

Tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng tiên thuật xâu không, tiếng hư không vỡ nát... Trộn lẫn thành một đoàn cuồng loạn ồn ào, vang vọng phương này thiên địa.

Một đám huyết sắc tiêu điều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng nổ tung ở phía trước huyết hải như gió bão vô tình càn quét tất cả trở ngại.

Cự mộc cao ngất xuyên thấu huyết sắc bao la, đứng sừng sững giữa thiên địa.

Cành lá vẫn giãn ra như trước, chỉ có điều vết kiếm vốn rất nông kia lại càng ngày càng khắc sâu, đã chiếm cứ một phần mười thân cây khổng lồ!

Gió bão hỗn độn như rơi vào thung lũng, tần suất quét sạch quanh mình cũng càng ngày càng thấp.

Dường như trong thế giới khác đang triển khai đại chiến càng dữ dội hơn, khiến Kiến Mộc không rảnh quan tâm nơi đây.

Vèo vèo vèo...

Tiếng gió thổi tay áo liên miên không dứt, số lượng nhân tộc khó mà tính toán còn đang không ngừng lao về phía Kiến Mộc, không chút do dự tự bạo mở đường.

Trong đám người, tay áo "Cô Miểu" đầy máu tươi, trên dưới cả người vết thương chồng chất, sắc mặt vô cùng trắng bệch.

Trong hư không bên cạnh người, hai thanh phi kiếm một nam một nữ chìm chìm nổi nổi như hai cánh theo sát ở bên.

Hai thanh phi kiếm này, người phía bên phải nặng nề rộng rãi, ánh sáng trong vắt, trên thân kiếm quấn quanh một luồng sương mù xanh nhạt, trong tinh khiết thư nhiên mơ hồ phác hoạ ra dáng vẻ một thiếu niên đôn hậu. Hắn ta mày rậm mắt to, quang minh lẫm liệt, lúc nhìn quanh có khí thế dứt khoát mạnh mẽ như bẩm sinh đã khắc chế tà ma ác yêu; Bên trái lại là hẹp dài linh động như cá bơi, như phi yến, nhẹ nhàng như sợi bông, lại sắc bén vô song, toàn thân hắc khí mờ mịt, bên trong dần hiện ra dáng vẻ một thiếu nữ hồng y váy trắng, thiếu nữ kia búi tóc Song Loa Kế, cài châu ngọc làm trang sức, mày liễu mắt phượng. Lúc hai con ngươi lưu chuyển có sát ý cực kỳ thuần túy tản khắp trời cao, váy dài phần phật, hồng y tươi đẹp ướt át, váy trắng tĩnh mịch như máu tươi và cờ trắng cắt may thành, dường như sự tồn tại của nàng là muốn mang đến giết chóc và tử vong cho chúng sinh vạn vật. Oanh!

Lực trùng kích to lớn truyền đến từ tiền phương, lại một nhóm nhân tiên tự bạo, huyết vũ lộn xộn bay lên, lỗ hổng trên Kiến Mộc lại lớn hơn một phần.

Thấy Kiến Mộc không lập tức đánh trả, "Cô Miểu" bắt lấy cơ hội này bộc phát ra tiên lực toàn thân, hóa thành một đạo độn quang trong vắt, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy tới Kiến Mộc!

Tốc độ bay của kiếm tu luôn mau lẹ, lúc này toàn lực thi triển, tiếng kiếm khiếu còn đang cuồn cuộn uốn lượn sau lưng, trong ánh sáng lấp lánh Kiến Mộc đã gần ngay trước mắt!

Nhìn Kiến Mộc càng ngày càng gần dù là "Cô Miểu" từng bước một tu luyện ra, đạo tâm đã sớm trải qua thiên chuy bách luyện, lúc này cũng không nhịn được sinh ra một tia phấn chấn trước nay chưa từng có.

Khi còn nhỏ bái nhập danh môn, ngây thơ nhập đạo; thời niên thiếu cưỡi ngựa xem hoa, không biết ưu sầu, phí thời gian thanh xuân; về sau ân sư vẫn lạc, như người trong mộng bừng tỉnh, từ đó mang nguyện vọng sư tôn trên lưng, từng bước một leo lên đại đạo mênh mông...

Thời gian cuồn cuộn trôi qua, trong lúc vượt mọi chông gai đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng dựa vào một vị người dẫn đường xuất hiện, tham gia Phù Sinh kỳ cục!

Trận chiến hồng hoang cửu tử nhất sinh, là chiến trường gian nan nhất, vô vọng nhất, quyết tuyệt nhất từng gặp trên đời!

Hiện tại, cuối cùng sắp đạp vào Kiến Mộc, bắt đầu con đường thành tiên chân chính!

Kiếm gỗ thiên môn, phi thăng thượng giới, an ủi ân sư đều trong ngày hôm nay!

Vèo!

1101 chữ

Chương 3211: Phía trên Kiến Mộc (3)

Mùi máu tanh nhanh chóng rút đi, tiên khí mênh mông nhào đến... Ngay lúc "Cô Miểu" sắp leo lên Kiến Mộc, bóng dáng đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất...

Cùng lúc đó, ở nơi rất gần Kiến Mộc, "Viên Nha" nâng lên bàn tay trắng nõn dính đầy máu tươi, ung dung đỡ mũ miện tuyết sắc trên đỉnh đầu.

Thoạt nhìn nàng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tóc xanh mắt đen, màu da trong sáng như ánh trăng, mi tâm có đồ văn phức tạp như linh hoa chầm chậm sáng tắt, chiếu rọi ngọc nhan sáng loáng, thanh anh nhã tú, cảnh xuân vô cùng tươi đẹp.

Lúc này, nàng mặc cung trang thuần trắng xuyết châu loang lổ vết máu, vai và cánh tay đều lộ ra xương cốt trắng hếu, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ lại không có chút vẻ khác thường nào, hai đầu lông mày một mảnh tâm bình khí hòa.

Gió tanh mưa máu bành trướng bên cạnh, thương thế của "Viên Nha" đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại.

Lông mi dài khẽ nhúc nhích, nàng tùy ý liếc nhìn quanh, hiện tại tiên nhân ngoại tộc gần Kiến Mộc đều bị nhân tộc lấy thế công tự bạo chia tách ra.

Ngẫu nhiên có tiên nhân ngoại tộc không bị nhân tộc nổ tung chết, cũng đã liểng xiểng căn bản không có cách tiếp tục ngăn cản nhân tộc tới gần Kiến Mộc.

Dựa theo "Bản nguyên" đại đạo vừa đạt được, "Viên Nha" bước ra một bước, lúc lướt ngang cũng rất nhanh vọt tới trước mặt Kiến Mộc. Nhưng nàng chỉ thiếu một chút xíu là có thể độn đến trên Kiến Mộc, bóng dáng đột nhiên biến mất...

Một bên khác, áo bào trắng của "Chúc Y" đã bị máu tươi thẩm thấu, vòng vàng trên mi tâm cũng ảm đạm như muốn vỡ nát, khóe miệng mơ hồ có máu tươi, hiển nhiên thương thế không nhẹ!

Nàng miễn cưỡng đạp không mà đứng, thấy phía trước lại có một nhóm nhân tiên, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng vọt tới gần Kiến Mộc, chuẩn bị tiến hành một vòng tự bạo mới, "Chúc Y" không rảnh khôi phục, lập tức sử dụng "Bản nguyên" đại đạo mà bản thân đạt được, trong chớp mắt xuất hiện phía trước đám nhân tiên này. Ngay sau đó, những nhân tộc đang chuẩn bị tự bạo bị "Bản nguyên" đại đạo "Cười" ảnh hưởng, cùng nhau dừng động tác!

Nhân lúc này, "Chúc Y" đang muốn trực tiếp leo lên Kiến Mộc, bóng dáng đột nhiên biến mất...

Phía trên Kiến Mộc.

Linh tuyền thác nước mờ mịt cành lá sơn thủy, trên đường lên trời, đám người "Hồn Nghi" bao bọc vây quanh Bùi Lăng.

Lúc này, bên cạnh Bùi Lăng lại có thêm ba hóa thân hình dáng mơ hồ.

Trong nháy mắt, ba bộ hóa thân mới bắt đầu trở nên rõ ràng.

Trong nháy mắt đã biến thành ba người "Cô Miểu", "Viên Nha" và "Chúc Y Tiên thuật thi triển thành công, Bùi Lăng không do dự chút nào, lập tức nói: "Người đã đủ!"

"Lập tức lên đường, leo lên Kiến Mộc "Nhớ kỹ, đừng quay đầu, đừng lùi lại!"

"Tiên lộ xa xôi, mong chư vị tiền bối chuyến này thuận lợi, đều hưởng bất tử bất diệt, bất phôi bất hủ trường sinh tiêu dao!"

"Tiếp theo chúng ta gặp nhau ở thượng giới!"

Nói xong, hán vung ống tay áo một cái đã thu hồi hóa thân Mạc Lễ Lan.

Ngay sau đó, Bùi Lăng hơi ôm quyền với đám người, không dừng lại thêm nữa, nhanh chân bước đi phía trên Kiến Mộc!

Thấy thế, "Hồn Nghi" lập tức đuổi theo.

Chỉ có điều, hắn vừa bước ra một bước đã biến mất trước mặt mọi người giống "Phục Cùng"

"Tinh Hận" vừa rồi.

Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người không thấy bất ngờ, "Không Mông" và "Mặc Côi" cũng nhẹ gật đầu với đám người "Diễm Tễ", trầm giọng nói: "Gặp ở thượng giới!"

Nói xong, nhao nhao bước ra một bước cũng không thấy tăm hơi.

Tố Chân Thiên "Diễm Tễ", "Đàn Liễm", "Tiêu Ý", "Trám Đại" hơi gật đầu với "Cô Miểu", nhanh chóng đuổi theo.

Sau đó, chính là "Thế Vị", "Phong Lạc", "Điển Huệ", "Từ Dạ", "Anh Huy"... Ngắn gọn chào hỏi, đều nhao nhao bước lên con đường thành tiên. Chẳng mấy chốc, "Viên Nha" và "Chúc Y" cũng cất bước đi về phía trước, biến mất không thấy gì nữa.

Trong mảnh cỏ cây linh tú, linh tuyền ầm vang này chỉ còn lại hai người "Cô Miểu" và "Đinh Vũ".

Lúc này tiên khí nồng đậm như sương gào thét tới từ bốn phương tám hướng, không ngừng nuôi dưỡng đạo thể và thần hồn của sinh linh, thương thế của "Cô Miểu" đã có chỗ khôi phục.

Trong chớp mắt leo lên Kiến Mộc, "Bản nguyên" đại đạo trong cơ thể cũng bị Bùi Lăng thu hồi, bây giờ tu vi lại khôi phục thành trình độ tán tiên bình thường.

"Cô Miểu" nhanh chóng vận chuyển công pháp phun ra nuốt vào tiên khí, điều chỉnh trạng thái, đang chuẩn bị bước đi phía trên Kiến Mộc, lại nghe "Đinh Vũ" truyền âm nói: "Cô Miểu tiền bối...

"Cô Miểu" không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt "Đinh Vũ" hơi do dự nhưng vẫn kiên trì nói: "Vừa rồi Bùi Lăng vì cứu ngươi đã cưỡng ép ký kết một phần ‘Nhân quả với tiền bối"

"Thư kiếm ‘Túc Lý của tiền bối đã bị Vô Thủy sơn trang ‘Hồn Nghỉ dùng ‘Từ không sinh có hứa hẹn làm đồ chơi cho Bùi Lăng.."

A?

Trong chốc lát vẻ mặt "Cô Miểu" mờ mịt, hơi không kịp phản ứng.

"Đinh Vũ" không dám nói thêm gì nữa lại bước ra một bước, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa...

Vàng nhạt, xanh biếc, đỏ tươi, xám đậm... Cành lá bốn màu đan xen, đón lấy gió trời chầm chậm chập chờn.

Thiên tài địa bảo xếp như cỏ dại, chen chúc uốn lượn trên đường lên trời.

Bùi Lăng tay áo bồng bềnh bước nhanh đi.

Ở trong cảm giác của hắn, tất cả quân cờ còn sống đều đã bắt đầu leo lên Kiến Mộc.

Chỉ có điều, tốc độ tất cả quân cờ leo lên Kiến Mộc đều rất chậm chạp.

1091 chữ

Chương 3212: Phía trên Kiến Mộc (4)

Dù là "Họa" leo lên Kiến Mộc đầu tiên, hiện tại cũng đã rơi xuống sau lưng hắn...

Trong lòng Bùi Lăng rất rõ ràng, nếu đây là một ván cờ bình thường, leo lên Kiến Mộc mới là cửa ải khó khăn nhất trong trận tiên lộ này!

Đối mặt với kỷ niệm hồng trần sẽ khiến người thành tiên luôn muốn quay đầu, khó mà bước đi; Đạo tâm bất ổn, sẽ không thấy đường tiến lên; Giết chóc quá nặng, dễ dàng mê đảo; Quá trọng tình sẽ liên tục té ngã, lần sau khó bò lên hơn lần trước; Làm trái thiên cương sẽ bị thiên cương phản phệ...

Ngoài ra, trong toàn bộ quá trình leo lên Kiến Mộc còn nhận đủ loại thử thách trên con đường...

Đây là một con đường rất dài rất dài, là sinh linh phàm tục sớm sinh tối chết cũng sẽ hoàn toàn lột xác thăng hoa từ thần hồn đến đạo thể, là sự tồn tại đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, càng khó hơn đạo kiếp của Đạo Kiếp kỳ!

Hiện tại trong tất cả tiền bối leo lên Kiến Mộc, năm vị tiền bối "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng", "Cô Miểu" đều đã thành tiên.

Nhưng cách thành tiên của bọn họ đều làm trái thiên cương, bây giờ leo lên sẽ bị thiên cương trói buộc.

Các tiền bối còn lại đều cần đối mặt với toàn bộ thử thách của con đường thành tiên...

Chỉ có hắn có được cảnh giới Kim Tiên, hơn nữa con đường thành tiên xen giữa "Hỗn độn" và "Trật tự", lúc này cất bước ở phía trên Kiến Mộc như giẫm trên đất bằng, không có bất kỳ trở ngại gì!

Cự mộc nguy nga uốn lượn rộng lớn, con đường thành tiên mênh mông, trùng điệp ra vào trong mây không biết dài mấy ngàn vạn dặm.

Bùi Lăng bình tĩnh đi tới, nhìn như không nhanh thật ra mỗi một bước đều khiến hoàn cảnh xung quanh lập tức vang biến hóa, lại là mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách mắt có khả năng nhìn đến.

àm Đi cực kỳ lâu, hắn đột nhiên cảm thấy phía trước có tiên lực cuồn cuộn mênh mông phun trào, uy áp kinh khủng mơ hồ truyền đến.

Trong uy áp kia có từng tia từng sợi khí tức như đã từng quen biết, nó như có như không, như thật như ảo...

Vẻ mặt Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, trong lòng mơ hồ có suy đoán, lập tức tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo độn quang màu đen nhanh chóng đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc, hắn đi tới một tòa vách đá như đất chết.

Bên dưới vách núi, hơi khói đang ầm vang bốc lên!

Con đường thành tiên trông như sơn minh thủy tú, lúc này lại có một khu vực cực kỳ rộng lớn hóa thành than cốc thuần túy, lỗ thủng hãm sâu như hồ nước thấp trũng, gần như đã bẻ gãy cả đoạn Kiến Mộc này từ bên trong. Hai bên vực như hồ nước thấp trũng đều có một bóng dáng đạp không mà đứng, giằng co từ xa. Một bóng dáng trong đó áo bào bồng bềnh, thái độ thanh thản, cảm giác thật ảo đan xen hiện ra, hắn ta như sự tồn tại chân thực, lại như chỉ là một huyễn ảnh tốt đẹp, như mộng không phải mộng, như hoa không phải hoa, làm chúng sinh mê đảo.

Ở một bên khác, ánh lửa vàng ròng uốn lượn như mây, bóng dáng kim bào xích vũ huy hoàng sáng chói, khí tức hừng hực bạo ngược bá đạo như vô số mặt trời huy hoàng dâng lên, đốt diệt vạn vật!

"Vô Thủy" tiền bối!

Tiên Vương Kim Ô!

Lúc này hai người đều không giữ lại chút nào thả ra khí tức của nhau, uy áp sôi trào mãnh liệt làm cả một phương thế giới không tự chủ được dập đầu cúng bái, gầm thét nhét đầy lục hợp bát hoang.

Lại đều là cảnh giới Tiên Vương ...

Tiên khí mờ mịt như sa nặng uốn lượn, cuồn cuộn không ngớt ở nơi xa.

Bên dưới vách núi đất cằn nghìn dặm, cảnh hoàng tàn khắp nơi, khí tức hủy diệt che ngợp bầu trời.

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Hắn chưa từng gặp mặt "Vô Thủy" tổ sư, cũng không biết Tiên Vương Kim Ô tộc hạ giới lần này dáng vẻ ra sao.

Nhưng hiện tại trông thấy hai vị trước mặt lại lập tức hiểu rõ thân phận của hai người! Tiên Vương...

Khí tức Cùng biểu tượng của đôi bên...

Bất kỳ một vị Kim Tiên nào cũng có thể nhận ra ngay!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh Bùi Lăng đã dừng bước, vẻ mặt đề phòng nhìn hai vị Tiên Vương cách không giằng co này.

Kiến Mộc là thang lên trời, mỗi một vị leo lên Kiến Mộc thành tiên đều sẽ bị phân chia đến không gian khác biệt.

Chỉ có điều, Tiên Vương có thể sử dụng tất cả tiên chức, trật tự, "Bản nguyên", pháp tắc... Một giới, hạn chế trên không gian Kiến Mộc không có bất kỳ ý nghĩa gì với Tiên Vương!

Quả nhiên!

Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm thấy hai luồng thần niệm cuồn cuộn mênh mông mang theo uy áp kinh khủng gào thét tới, trong nháy mắt khóa chặt hắn.

Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiên Vương Kim Ô tộc đột nhiên mở miệng, trong tiếng nói rõ ràng mang theo chút ngạc nhiên: "Tiên chức ‘Hắc dạ!"

Tiếng nói vừa dứt, lực chú ý của Tiên Vương Kim Ô tộc lập tức rời khỏi "Vô Thủy" tập trung toàn bộ vào trên người Bùi Lăng!

"Hắc dạ" vẫn bị vị Hắc Dạ chi chủ kia chiếm cứ, dù là hắn ta hay Kim Ô hoàng mạnh nhất trong tộc đều chỉ có thể biểu tượng "Ban ngày", biểu tượng "Ánh sáng" biểu tượng một nửa "Thiên"! Nhưng hiện tại chẳng biết tại sao trên người tên nhân tộc này lại có tiên chức "Hắc dạ" của Hắc Dạ chi chủ!

Chỉ cần đạt được "Hắc dạ", hắn ta hoặc là Kim Ô hoàng sẽ có hy vọng thành Tôn!

1083 chữ

Chương 3213: Thanh Thuyên giới thiên

Cùng lúc đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy uy áp vô cùng kinh khủng như thiên la địa võng chụp vào đầu hắn như thủy ngân chảy, chỗ nào cũng có, trói buộc hắn tầng tầng lớp lớp.

Trong chốc lát, Bùi Lăng sinh ra một loại trực giác vô cùng mãnh liệt... Tiên Vương Kim Ô này muốn ăn hắn! Trên người mình có thứ mà đối phương nhất định phải có được! Trong chớp nhoáng này, Bùi Lăng đột nhiên hiểu nguyên nhân khiến Kiến Mộc vô cùng e dè hắn!

Hắn không do dự, khí tức toàn thân lập tức bộc phát Hư không như gợn nước rung chuyển, khí tượng thuộc về Kim Tiên đỉnh phong gào thét lên, kích động, lưu chuyển, nhét đầy phương thiên địa này như là dây cung kéo căng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến toàn lực!

Trong lúc đạp không mà đứng, đôi mắt Bùi Lăng trầm tĩnh.

Trước đó một mình hắn đối mặt với U Minh chi chủ đã có thể ung dung thoát thân.

Bây giờ có "Vô Thủy" tổ sư ở bên, lấy hai địch một hoàn toàn có thể đánh một trận chiến!

Điều rắc rối duy nhất là hiện tại chỉ cần hắn ra tay, nhất là tham gia vào loại trận chiến Tiên Vương này... Chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho thế cục của ván cờ.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này vẫn là con đường mà "Vị" muốn hắn đi!

Hơn nữa, dường như hiện tại hắn không có lựa chọn khác...

Nhưng Bùi Lăng chưa suy nghĩ hết, "Vô Thủy" tổ sư bên cạnh đã bình thản nói: "Bùi Lăng, ngươi đã leo lên đỉnh chóp Kiến Mộc!"

Bùi Lăng cảm thấy cảnh tượng trước mắt ầm vang thay đổi, trong chớp mắt bóng dáng của "Vô Thủy" tổ sư và Tiên Vương Kim Ô tộc đã biến mất không thấy gì nữa.

Xuất hiện xung quanh hắn là một cảnh tượng như đã từng quen biết: Đây là đỉnh chóp Kiến Mộc, là ngã ba thông hướng đến những giới thiên khác, cành lá rậm rì lượn quanh, khí tức tiên linh gần như thực chất.

Tiên cung trong núi mây biển sương như có thể đụng tay đến.

Từng tiên nga tay cầm lẵng hoa phi thiên mà múa, linh hoa bay lả tả như mưa rào, như dính vào vạt áo của hắn bất cứ lúc nào...

Ngay lúc này, một đoạn ký ức rất cụ thể hiện lên trong đầu Bùi Lăng.

Vừa rồi hắn đi qua bên cạnh "Vô Thủy" tổ sư và Tiên Vương Kim Ô, hai người đang giằng co đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại không có ai ra tay ngăn cản, sau đó hắn xuôi gió xuôi nước đi đến nơi này...

Ngay lúc đoạn ký ức này sắp cố định, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Giả!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt hiểu được ký ức vừa rồi là giả...

Ngay sau đó, hắn thấy mình vẫn đứng trên vách đá kia, bên dưới vách núi là vết thương gần như muốn phá hủy toàn bộ Kiến Mộc, "Vô Thủy" tổ sư và Tiên Vương Kim Ô tộc tự mình chiếm cứ một phương, khí tức tản khắp hư không, chiến ý cao ngất, khí thế thuộc về Tiên Vương giăng khắp nơi như lưỡi đao vô hình cắt chém chiến trường thành vô số không gian vỡ vụn.

"Vô Thủy" tổ sư mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Thật"

Bùi Lăng cảm thấy ký ức vừa rồi vô cùng rõ ràng, sinh động như thật, tất cả đều là mình tự trải qua căn bản không có khả năng là giả!

Hắn lại xuất hiện ở đỉnh chóp Kiến Mộc, dường như đưa tay có thể đẩy ra cánh cửa Tiên cung.

Tiên nga tung bay, dây thắt lưng như muốn cuốn lên tay áo hắn.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói Tiên Vương Kim Ô lại vang lên: "Giả"

"Thật.

"Giả"

"Thật...

Theo hai vị Tiên Vương tranh luận, ký ức Bùi Lăng lúc thật lúc giả, bóng dáng cũng không ngừng quanh quẩn trên đỉnh chóp Kiến Mộc và vách đá.

Bùi Lăng dần cau hàng lông mày, đã nhận ra vấn đề không đúng.

Hắn đang muốn ra tay chuẩn bị dùng tiên chức "Mưa xuống" thử thoát thân, lại nghe một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Đừng làm cái gì!"

"Ta có thể thắng"

Đây là giọng "Vô Thủy" tổ sư! Động tác trên tay Bùi Lăng lập tức dừng lại, hơi do dự, chẳng mấy chốc đã nghĩ tới điều gì đó...

Đúng vậy, trận chiến này "Vô Thủy" tổ sư tất thắng!

Mặc dù đối thủ của hắn ta là Tiên Vương Kim Ô tộc đại tộc đỉnh cấp hồng hoang, "Vô Thủy" tổ sư lại chỉ vừa thành Vương...

Nhưng đây căn bản không phải trận chiến giữa hai vị Tiên Vương!

Mà là hai vị đánh cờ kia đang cách không giao thủ!

Trong tình huống này, một khi "Vô Thủy" tổ sư thất thủ, hắn chắc chắn sẽ ra tay!

Như thế, dù hắn và "Vô Thủy" tổ sư liên thủ cùng đối phó Tiên Vương Kim Ô; hay trực tiếp thành Vương trên Kiến Mộc đều trợ giúp "Vị" thắng được ván cờ!

Cho nên, "Cựu" tuyệt đối không để "Vô Thủy" tổ sư thất bại!

Nói đúng ra, từ khoảnh khắc hắn leo lên Kiến Mộc, "Cựu" sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội và lý do ra tay gì!

Trừ khi...

Long Hậu bằng lòng ra tay!

Nghĩ tới đây Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, truyền âm hỏi: "Trong hành trình Thanh Khâu, Vô Thủy" tiền bối có chuyện gì muốn nói với vãn bối?"

Lúc này hắn leo lên Kiến Mộc, liên quan đến Phù Sinh kỳ cục.

Còn trong hành trình Thanh Khâu, cũng có liên quan đến [Tranh đấu ván cờ 1!

Lúc ấy "Vô Thủy" tổ sư cố ý ở lại Thanh Khâu đợi hắn thời gian một nén nhang, nhưng lúc hắn thật sự trở về lại vừa hay bỏ lỡ việc gặp mặt "Vô Thủy" tổ sư.

Nếu mục đích "Vô Thủy" tổ sư chờ hắn có liên quan với ván cờ, vậy trong thời điểm này không thể bỏ qua!

1106 chữ

Chương 3214: Thanh Thuyên giới thiên (2)

Chẳng mấy chốc, giọng nói quen thuộc của "Vô Thủy" tổ sư lại truyền vào trong tại Bùi Lăng: "Ta là có chuyện muốn nói với ngươi"

"Ngươi cũng đã biết kế hoạch tiếp theo của tộc ta?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời: "Trảm Phù Tang! Trảm Tầm Mộc! Che U Minh! Diệt vạn tộc.."

Còn chưa nói hết lời, lại đã bị "Vô Thủy" tổ sư cắt ngang: "Không!"

"Phù Tang và Tầm Mộc chỉ trảm một "Phải để lại một gốc thần mộc đề phòng chuyện chẳng may!"

"Nếu đại kế tương lai có thiếu, sẽ coi như tài liệu chiết cây, nối lại thang lên trời!"

"Bây giờ hồng hoang, tiên chức, ‘Bản nguyên, pháp tắc... Đều vô cùng hoàn chỉnh"

"Bởi vậy, U Minh muốn diệt, nhưng vạn tộc không thể tru tận!"

"Ngoại trừ cái đó ra, nguyệt không thể treo trên bầu trời, mặt trời không thể nhô lên cao.."

"Phương thế giới này tức là trời mới"

"Nhật nguyệt tinh thần đều chỉ có thể ở dưới trời mới!"

Nghe vậy, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra cái gì là đại kế tiên tổ nhân tộc, bọn họ muốn luyện chế toàn bộ hồng hoang thành một phương giới thiên mới?

Nghĩ đến đây, hắn lập tức truyền âm hỏi: "Vậy vãn bối cần phải làm gì?"

"Vô Thủy" tổ sư bình tĩnh nói: "Không cần làm gì hết"

"Ngươi chỉ cần biết chuyện này là được!"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó chợt kịp phản ứng, là "Từ không sinh có"

Hắn chỉ cần nghe xong lời "Vô Thủy" tổ sư vừa nói là được!

Không kịp suy nghĩ nhiều, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng lại thay đổi, cành lá xanh như nắp, như dãy núi uốn lượn, cành lá như phỉ thúy cao vút đan xen, hoa mỹ tự phụ.

Hắn lại xuất hiện ở đỉnh chóp Kiến Mộc!

Lần này, giọng Tiên Vương Kim Ô không còn xuất hiện.

"Vô Thủy" tổ sư thắng?

Thắng thật nhanh!

Lúc trong lòng Bùi Lăng ngạc nhiên, cũng cảm nhận được sự triệu hoán của chư thiên truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chi nhánh giữa cành lá mạnh mẽ thấp thoáng, kia là con đường thông hướng từng giới thiên.

Từ trái đến phải, con đường thứ nhất khí tức mờ mịt nhẹ nhàng, như có núi mây biển sương cuồn cuộn, nâng đỡ vô số tiên cung chìm chìm nổi nổi.

Trong chớp mắt thấy con đường này, trong đầu óc lập tức không tự chủ được hiện ra bốn chữ: Thản Di giới thiên.

Con đường thứ hai khí tức nặng nề nguy nga như núi cao lồng lộng, tầng nham đá chồng chất, lúc ánh mắt sinh linh nhìn về phía đó trong đầu lại hiện ra bốn chữ "Ngọc Lê giới thiên".

Con đường thứ ba khí tức hừng hực như tràn ngập ý thiết hỏa, đó là "Gia Mạc giới thiên".

Con đường thứ tư khí tức trống không như không có vật gì, sáng sủa đung đưa, chính là "Tồn Khế giới thiên" Con đường thứ năm là "Hồng Dao giới thiên"...

Con đường thứ sáu...

Con đường thứ bảy...

Con đường thứ tám...

Con đường thứ chín khí tức tinh khiết, như có bách thảo um tùm mạnh mẽ tràn ngập, lại là "Thanh Thuyên giới thiên".

Con đường thứ mười...

Số lượng giới thiên rất nhiều như sao dày đặc.

Bùi Lăng thô sơ giản lược đảo qua, ánh mắt lập tức quanh quẩn giữa mấy giới thiên "Sách Vũ" giới thiên, "Long Nhung" giới thiên, "Lâm Nguyệt" giới thiên, "Kiêm Nhược" giới thiên và "Thanh Thuyên" giới thiên.

Trước khi ván cờ lần này bắt đầu, chín tông Bàn Nhai giới từng liên hệ với thượng giới.

Leo lên Kiến Mộc thành công, về mặt lựa chọn phi thăng giới thiên này, tiên nhân thượng giới Lưu Lam hoàng triều đưa ra ý kiến, thứ nhất lựa chọn "Sách Vũ" giới thiên!

Nếu "Sách Vũ" giới thiên không tiện vậy tam đại giới thiên "Long Nhung" giới thiên, "Lâm Nguyệt" giới thiên, "Kiêm Nhược" giới thiên này cũng có thể lựa chọn.

Ngoại trừ những giới thiên này còn cần chú ý "Thanh Thuyên" giới thiên...

Dường như đã xảy ra chuyện gì đó, tiên nhân thượng giới Lưu Lam hoàng triều cũng không nhiều lời, chỉ nói nếu ván cờ hung hiểm, những giới khác thiên đều có thể phi thăng, chỉ có "Thanh Thuyên" giới thiên không được chọn!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng đột nhiên cau mày.

Trong nháy mắt, ánh mắt hắn rời khỏi "Sách Vũ" giới thiên, "Long Nhung" giới thiên, "Lâm Nguyệt" giới thiên và "Kiêm Nhược" giới thiên, nhìn thẳng về phía chi nhánh thông hướng đến "Thanh Thuyên" giới thiên.

Lúc này, trong lòng hắn xuất hiện một sự rung động vô cùng mãnh liệt... Lựa chọn những giới thiên khác, hắn sẽ còn dừng lại ở hồng hoang!

Nhưng nếu lựa chọn "Thanh Thuyên" giới thiên, hắn có thể lập tức trở về năm tháng hậu thế bình thường!

Hình như "Thanh Thuyên" giới thiên có cái gì đó đang chờ hắn!

Dường như là một trận tạo hóa thiên đại cực kỳ quan trọng!

Lại như một trận nguy cơ vô cùng kinh khủng!

Chỉ cần hơi không cẩn thận, chính là kết cục lật úp!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này khẽ lắc đầu.

"Thanh Thuyên" giới thiên...

Hình như bây giờ mình còn thiếu chút gì đó...

Suy nghĩ đảo quanh, trong đầu Bùi Lăng cảm ứng vị trí quân cờ khác một chút, chẳng mấy chốc đã xác định tất cả quân cờ đều leo lên Kiến Mộc bình thường, mặc dù tốc độ không đồng nhất nhưng cho đến tận nay không một ai thất bại.

Vì đề phòng chuyện chẳng may, Bùi Lăng lập tức đánh ra pháp quyết liên tiếp, tiếng nói rộng lớn: "Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng!"

Trên dưới cả người hắn lập tức hiện ra vô số đường vân màu đỏ sậm, bóng tối đậm đặc xuất hiện ở sau lưng hắn, chẳng mấy chốc hóa thân Mạc Lễ Lan đi ra từ trong bóng tối, huyền bào phần phật, vẻ mặt bình thản.

Ngay sau đó, trên người Bùi Lăng lại hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu đen, từng hóa thân mới hình dáng mơ hồ nhanh chóng xuất hiện.

1084 chữ

Chương 3215: Phi thăng

Chẳng mấy chốc, bên cạnh Bùi Lăng xuất hiện mười chín bóng dáng như thế.

Theo pháp quyết của hắn thay đổi, hóa thân Mạc Lễ Lan đột nhiên mở ra đôi mắt thuần trắng, mười chín bóng dáng trở nên rõ ràng!

"Hồn Nghi", "Viên Nha", "Không Mông", "Mặc Côi", "Anh Huy", "Từ Dạ", "Đinh Vũ", "Diễm Tễ", "Tinh Hận", "Điển Huệ", "Đàn Liễm", "Tiêu Ý", "Trám Đại", "Cô Miểu", "Thế Vị", "Họa", "Phục Cùng", "Phong Lạc", "Chúc Y"... Đều xuất hiện trên đỉnh chóp Kiến Mộc!

Ngay chớp mắt bọn họ xuất hiện ở đây, "Hồn Nghi", "Không Mông", "Mặc Côi", "Phục Cùng" và "Cô Miểu" đã là "Tiên", khí tức thay đổi không lớn.

Chỉ có điều Đại Thừa khác đều thoát thai hoán cốt, khí cơ cất cao vô hạn, ầm vang kéo lên, trong nháy mắt phá vỡ cách biệt tiên phàm, hóa phàm thành tiên, sự hoàn mỹ, mờ mịt, cao xa thuộc về "Vô Cấu thái" ầm vang bừng bừng phấn chấn, như thủy triều càn quét bành trướng.

Núi mây biển sương xa xa, vô số tiên cung cùng nhau mở ra, tiên nhạc mãnh liệt!

Tiên nga như hoa bay múa giữa trời, từng đóa linh hoa rơi xuống như mưa, tung hoành trên trời trong xanh, hào quang thụy khí xa xôi lay động, ngũ sắc sáng tắt, thất thải chiếu rọi, có nhánh hoa lưu ly hiện ra trong hư không, thanh khí ngút trời, trong vắt đường hoàng; lại có kiếm ý cao ngất như mũi nhọn mới mài, lạnh lùng bắn vào mắt; còn có âm dương lưu chuyển, hoàn mỹ hài hòa; có núi xanh lồng lộng, sơn thủy tiêu dao; có tuỳ tiện không bị trói buộc, không bị gò bó...

Tường thụy nhao nhao, dị tượng như nước thủy triều!

Như trật tự reo hò, như quy tắc nhảy cẫng, chư thiên vạn giới cùng nhau ăn mừng, lại thêm vĩnh hằng!

Lúc này, tiên thuật [Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng] đã hoàn thành thi triển.

Ánh mắt Bùi Lăng đảo qua xung quanh, tiếng nói trầm tĩnh nói: "Nơi đây đã là đỉnh chóp Kiến Mộc "Lại đi lên là giới thiên thượng giới!" Nghe vậy, tất cả người đi theo vừa đăng đỉnh Kiến Mộc lập tức lấy lại tinh thần.

Chỉ thấy cành lá xung quanh sum suê, chen chúc như mây, tiên khí dày đặc, trong gió cuốn mây trôi như thủy triều lên xuống, có tiên cung treo cao trên đám mây xa xôi, tiên nga nhảy múa, tiên nhạc bồng bềnh.

Ngàn vạn ánh sáng, thụy khí vô ngần, trùng trùng điệp điệp tiêu tán ra từ sâu trong đám mây, chiếu rọi vạn dặm, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộ rõ ánh sáng rực rỡ vĩnh hằng.

Giữa cành lá như phỉ thúy, từng đầu chi nhánh yên tĩnh thông hướng đến nơi xa có khí tức khác nhau.

Mỗi một đầu chi nhánh đều truyền ra tin tức giới thiên ở hướng của mình.

Chư thiên đang triệu hoán, thượng giới đã gần trong gang tấc!

Các đại giới thiên trưng bày trước mắt, chỉ đợi tâm niệm vừa động chính là hóa phàm thành tiên, vĩnh hằng bất hủ chân chính Chỉ gần một tích tắc, ánh mắt tất cả người đi theo lập tức sáng rực nhìn về phía "Sách Vũ" giới thiên.

Trước khi ván cờ lần này bắt đầu, tiên nhân thượng giới Lưu Lam hoàng triều đã từng cho nhắc nhở... Phi thăng thượng giới, chọn lựa đầu tiên là "Sách Vũ" giới thiên!

Suy nghĩ đến tận đây, ánh mắt tất cả người đi theo chuyển động, cùng nhau nhìn về phía Bùi Lăng.

"Phục Cùng" hơi lộ ra nụ cười, xúc động nói: "Bùi Lăng, ngươi là người dẫn đường tiên lộ lần này"

"Chúng ta sinh ra là sinh linh phàm tục, bắt nguồn từ hèn mọn, trải qua vô số kiếp nạn mới có niềm vui thành tiên hôm nay"

"Ván cờ lần này hung hiểm trùng điệp, vượt xa tiền nhân "Sở dĩ có thể hội tụ ở đây, đều nhờ có ngươi trông nom.

"Hiện tại, người đầu tiên phi thăng thượng giới trong ván cờ ở thời đại này của chúng ta, sự tồn tại đầu tiên bước vào giới thiên thượng giới nhất định phải là ngươi!"

"Moi!"

Tiếng nói vừa ra, người đi theo khác nhao nhao gật đầu, trong nháy mắt nhường đường, để Bùi Lăng dẫn đầu bước đi.

Bùi Lăng không chối từ, chỉ thản nhiên nói: "Được!"

Sau đó hắn lại nhìn quanh hỏi, "Chư vị tiền bối muốn phi thăng giới thiên nào?" Toàn bộ người đi theo không chút do dự, lập tức đồng thanh nói: "Sách Vũ giới thiên!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt không do dự nữa, bước ra một bước đi về phía "Sách Vũ" giới thiên.

Con đường thành tiên rộng lớn như biển, huyền bào như vũ bồng bềnh lên, như lông hồng thuận theo gió lên cửu tiêu, trong chớp mắt thẳng vào vòm trời.

Bộp, bộp, bộp...

Từng người đi theo sau lưng Bùi Lăng nhanh chóng cất bước, tay áo bồng bềnh, hoàn bội leng keng, nhao nhao đi lên con đường mây màu nâng đỡ.

Biển mây mù tiên khí hội tụ gào thét tới từ bốn phương tám hướng, trong mây tiên nga rực rỡ, linh hoa bay loạn, có tiên nhạc đến từ sâu trong mây, mờ mịt cao xa, vang vọng nặng vũ.

Lại có mây màu ngũ sắc, đủ loại thụy khí quanh quẩn uốn lượn, theo đoàn mà tới, quay xung quanh "Tiên" mới lên cấp từng tầng, ven đường tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng rực rỡ như vô cùng tận...

Sự triệu hoán của "Sách Vũ" giới thiên chầm chậm truyền đến từ chi nhánh phía trước.

Bùi Lăng áo bào phần phật, chậm rãi bước đi dọc theo thân cành của Kiến Mộc.

Tiên khí càng thêm dày đặc nhẹ nhàng, như từng đoàn lớn sợi bông đập vào mặt, tranh nhau chen lấn hòa vào mỗi một tấc thể xác của hắn, nuôi dưỡng thần hồn của hắn.

Trong sự thấm nhuần lâu dài, Bùi Lăng cảm thấy trên dưới cả người phiêu nhiên muốn bay, như ngay sau đó sẽ lập tức thuận gió mà lên, bước vào giới thiên thượng giới!

1103 chữ

Chương 3216: Phi thăng! (2)

Thời gian dần trôi qua, cảnh tượng xung quanh Kiến Mộc nhòe đi, từng bóng dáng người đi theo cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa.

Trên đường đi mênh mông chỉ còn lại một mình Bùi Lăng.

Có khí tức của thời gian, nhịp đập của thời gian lặng yên tới.

Từng hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mặt Bùi Lăng...

Hạ cờ Phù Sinh, mới vào hồng hoang, vừa rời khỏi sơn cốc đã bị Long Nữ tập kích, trận chiến hồng hoang mở màn, đồng bạn suy tàn...

Sau một phen trằn trọc, lần thứ nhất mặt trời mọc ở hồng hoang, mười mặt trời gia thân, ưu thế sân nhà, về sau gặp được Kim Ô Đan Hi, đạt được lời mời của [Vạn Tiên hội]...

Cơn đói trước nay chưa từng có, lần đầu thôn phệ "Nham" tiên...

Một mình xông vào Long cung, cưỡng ép tiểu công chúa Long tộc, cuối cùng dẫn theo Giao Long "Hi Ngao" rời đi...

Lần thứ nhất đối mặt với huyết nguyệt hồng hoang, sau khi thoát thân tham gia (Vạn Tiên hội)...

Luận đạo cùng "Ly La" tiên tôn...

Mượn Đại Nhật chân hỏa tiến vào U Minh...

Bái kiến Nhân Vương...

Chịu đựng thử thách của "Yếm Khư" tiên tôn...

Tiến vào chốn hỗn độn...

Trong tranh đấu thiên đạo chính thống, song Tôn giao thủ như thật như ảo...

Cuối cùng thành công hoàn thành tu vi một trăm lẻ một kiếp, gặp gỡ thiên kiếp trong quan tài...

Sau đó là hành trình Thanh Khâu...

Trong năm tháng quá khứ đã trôi qua, nhìn thấy chuyện cũ phủ bụi, chứng kiến mưu đồ của tiền bối...

Chợt thành tiên...

Tiếp theo trận chiến Kiến Mộc...

Trong huyết hỏa cuồn cuộn của nhân tộc, đạp vào thang lên trời...

Đường lên trời xa xăm mênh mông.

Cành lá sum suê như dãy núi chập trùng, trong thấp thoáng linh tuyền thác nước đan xen vào nhau, chỉ dẫn ánh sáng chói mắt mơ hồ nơi xa.

Điểm sáng chói này như gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời.

Bùi Lăng nhanh chân bước đi, đi qua vô số sơn thủy cỏ cây, đầu chi nhánh trông như có thể đi vào giới thiên thượng giới trong chớp mắt, lại như không có điểm cuối.

Sau dãy núi vẫn là dãy núi, sau thác nước còn có thác nước, giữa cỏ cây mạnh mẽ mênh mông vô bờ....

Nhịp đập thời gian lại truyền đến, Bùi Lăng lại thấy cảnh tượng lúc mình mới vào hồng hoang.

Nhưng lần này chỉ có một thân một mình hắn, tất cả người đi theo khác đều biến mất, dường như từ lúc mới bắt đầu chỉ có một mình hắn chân chính tiến vào hồng hoang...

Sau khi hắn đánh lui Long Nữ "Yểu Du", một mình phi độn phía trên biển rừng mênh mông.

Sau đó ban ngày đến, mười mặt trời bay lên, Đại Nhật chân hỏa gào thét càn quét cả vùng.

Bùi Lăng thấy mình bước đi một mình, gặp Kim Ô Đan Hi, nhận lấy thiếp mời, hẹn nhau gặp mặt ở [Vạn Tiên hội)...

Toàn bộ quá trình đều chỉ có một mình hắn...

Năm tháng chìm nổi lên xuống, thời gian không ngừng lưu chuyển.

Bùi Lăng không ngừng đi lại trên con đường mênh mông này.

Sông núi chập trùng, cỏ cây lượn quanh, huyền bào dao động như mãi mãi cũng đi không đến điểm cuối.

Hắn dần ý thức được mình bị khóa ở trong một đoạn năm tháng!

Đầu đuôi nối liền, tuần hoàn vô hạn, căn bản không tìm được lối ra...

Biết tình huống không đúng, tiếp tục như vậy bản thân hắn cũng sẽ trở thành một bộ phận trong đoạn năm tháng phong bế tuần hoàn vô hạn này!

Lúc này Bùi Lăng không do dự, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ thác [Hằng Hỏa Chân Quyết) !"

Bây giờ hắn bị vây trong một đoạn năm tháng tuần hoàn vô hạn, tùy tiện uỷ thác bất kỳ một môn thủ đoạn gì, hệ thống đều sẽ ưu tiên trợ giúp hắn thoát khỏi đoạn năm tháng vô tận đi tới đi lui này!

[Hằng Hỏa Chân Quyết] chỉ là một môn công pháp mà hắn tùy tiện lựa chọn...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Hằng Hỏa Chân Quyết] cần... "Leng keng! Hệ thống sắp bắt đầu tu luyện cho ngài.."

"Leng keng! Kiểm tra ra..."

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, cảnh tượng trước mắt Bùi Lăng thoáng dừng lại như tranh vẽ, sau đó một vùng bỏ hoang mảnh cát đá rì rào xuất hiện ở trước mặt hắn.

Nhìn qua vùng quê hoang vu trước mặt, cùng dãy núi hình dáng nhìn quen mắt ở đằng xa, Bùi Lăng lập tức hiểu đây là sau khi trận chiến hồng hoang bắt đầu, hắn mượn đường từ U Minh, vừa thoát khỏi Phù Tang trở về hồng hoang!

Suy nghĩ chưa dứt, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lập tức nhíu mày một cái.

Hắn cũng không nhận thấy bất kỳ công kích ngoại giới gì!

Điều này giống với tình huống lúc hắn thành Vương bị cắt ngang uỷ thác!

Mặc dù hiện tại hệ thống uỷ thác bị cắt ngang, nhưng cũng coi như thời gian tuần hoàn ngừng lại.

Sau đó, hắn chỉ cần tìm được con đường trở về năm tháng ban đầu là có thể thoát khỏi đoạn quá khứ tuần hoàn vô hạn này!

1089 chữ

Chương 3217: Phi thăng! (3)

Phải lập tức tìm ra một ván cờ phi thăng dang dở giống với Thanh Khâu!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức ôn hòa hỏi: "Đại tiểu thư, ngươi còn biết manh mối gì về ván cờ phi thăng dang dở trong năm tháng hồng hoang không?"

Trong hành trình Thanh Khâu lần trước, Kế Sương Nhi từng nói hắn biết về tình huống của ván cờ phi thăng dang dở.

Chỉ có điều, lúc ấy hắn phải chuẩn bị đến trận chiến hồng hoang, lại không rảnh hỏi thăm về việc này...

Bây giờ ván cờ trận chiến hồng hoang đã kết thúc.

Lúc này, điều duy nhất hắn cần làm là trở về năm tháng bình thường ở hậu thế!

Bởi vậy, không thể bỏ qua bất kỳ một manh mối gì!

Tiếng nói vừa dứt, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Kế Sương Nhi nhanh chóng vang lên trong đầu hắn: "Lần trước ta đã nói cho ngươi biết tất cả tình huống mà ta biết về ván cờ phi thăng dang dở.."

"Nhưng trước khi ngươi tiến vào Phù Sinh cảnh, từng có một tán tiên thượng giới tiến vào Phù Sinh cảnh trước, trải qua mấy ván cờ phi thăng dang dở"

"Có lẽ vị tán tiên kia cũng biết một chút tình huống gì đó của ván cờ phi thăng dang dở...

Tán tiên?

Bùi Lăng ngẩn ngơ chợt phản ứng lại, lập tức hỏi: "Là vị 'Trì Yểu kia?"

Tiếng nói ngọt giòn của Kế Sương Nhi lập tức trả lời: "Không sai!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng chắc chắn.

"Trì Yểu" chính là tán tiên, không có đặc tính bất tử bất diệt của chính tiên.

Mặc dù hắn ta đã vẫn lạc trong hồng hoang, nhưng có tỉ lệ xác suất rất lớn đã rơi vào trong U Minh!

Lại đi U Minh một chuyến!

Ngoại trừ cái đó ra, hắn còn có một sợi phân hồn bị U Minh chi chủ giam giữ, chuyến này cũng thu hồi nó luôn!

Ừ...

Dù sao U Minh chi chủ cũng là Tiên Vương, phải dẫn theo Long Hậu...

Suy nghĩ đến tận đây, bóng dáng Bùi Lăng lặng yên biến mất.

Hồng hoang.

Sóng lớn vạn khoảnh, sóng biếc lăn tăn.

Cung điện nguy nga yên tĩnh đứng sừng sững, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ngàn vạn.

Lúc này, cửa cung đóng chặt, san hô yên ắng, tình cảnh yên tĩnh.

Trận văn sáng tắt trong hư không, ngăn cách trong ngoài, thần niệm khó dò.

Lúc cơn gió dài mênh mông, một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện.

Nhìn qua Thuỷ tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh trước mặt, Bùi Lăng dừng chân trên quảng trường trước cửa cung, theo bản năng sửa sang lại áo bào, giữ lấy hình tượng một chính nhân quân tử, ôn tồn lễ độ. Ngay sau đó, tiếng nói trầm ổn mở miệng nói: "Nhân tộc Bùi Lăng cầu kiến Long Hậu nương nương!" Giọng nói này không lớn như chỉ là trò chuyện bình thường, lại như một mũi tên sắc bén lập tức bắn vào chỗ sâu trong Thuỷ tinh cung.

Sau giây lát, trong cung điện không có bất kỳ đáp lại gì.

Bùi Lăng hơi nghi ngờ, đang muốn tiếp tục mở miệng đã thấy hai cánh cửa cung cao ngất vốn đóng chặt ầm vang mở rộng!

Hai đạo huyền quang nhanh chóng thoát ra từ trong cung khuyết, trong chớp mắt hóa thành hai bóng dáng yểu điệu uyển chuyển.

Bóng dáng bên trái váy áo màu mực, trán mọc Long giác đen kịt, diễm lệ yêu kiều, chính là "Hi Ngao"; phía bên phải là áo lam váy lam, sau tai mọc vảy, vẻ ngoài quyến rũ mềm mại, trên dưới cả người quanh quẩn hơi nước như một tấm lụa mỏng, lại là Giao Nhân vương nữ "Thi Thấm".

Hai tên nữ tiên nhìn qua Bùi Lăng, thái độ rất cung kính nói: "Long Hậu nương nương cho mời!"

Lúc đang nói chuyện song song nghiêng người đưa tay, mời khách đi vào trong cung.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình.

Mặc dù hiện tại Long Hậu Tự Hàn Ung đã không có địch ý gì với hắn, nhưng trực tiếp quang minh chính đại phái thuộc hạ đi nghênh đón hắn như thế... Không sợ gây chuyện khiến Long Vương biết được hiểu lầm sao? Trong lúc đang suy nghĩ, hai tên nữ tiên đột nhiên khẽ mỉm cười với Bùi Lăng, "Hi Ngao" truyền âm nói: "Một khuyết tiên khúc, tương tư thành tật.

"Long Hậu nương nương đợi ngươi đã lâu.."

"Thi Thấm" cũng truyền âm cười nói: "Nhân tộc Bùi Lăng, cuối cùng ngươi đã trở về, những ngày qua Long Hậu nương nương thâm cư cung đình, cơm nước không vào...

Nghe vậy, Bùi Lăng lấy lại tinh thần, hắn nhìn hai tên nữ tiên che miệng cười trộm, vẻ mặt mập mờ, trong nháy mắt hiểu tiên lộ [Thiên đạo chính thống] đã ảnh hưởng tới năm tháng chân chính!

Tự Hàn Ung chính là Tiên Vương, có thể phát hiện điều không đúng.

Nhưng hai tên nữ tiên trước mặt đều chỉ là Tiên Quan chưởng đạo, lúc này đều coi câu chuyện do tiên tổ nhân tộc soạn bậy trở thành năm tháng chân chính...

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng vội họ một tiếng, cũng không giải thích quá nhiều, nói thẳng: "Làm phiền hai vị đưa ta đi gặp Long Hậu nương nương"

Nói xong, hắn cất bước đi vào trong Thuỷ tinh cung.

"Hi Ngao" và "Thi Thấm" song song tiến lên dẫn đường, ân cần đầy đủ.

Thuỷ tinh cung khuyết sáng long lanh hoa mỹ, bạch ngọc là thềm, phỉ thúy là cột, san hô là cỏ cây, có khảm vô số minh châu ánh sáng mềm mại, có đủ loại tạp bảo chi chít khắp nơi, sáng chói xen lẫn, đẹp lạ thường khó tả. Ba bóng dáng cất bước trên hành lang mái vòm rộng rãi, tiếng bước chân lặp đi lặp lại quanh quẩn, càng lộ rõ quảng điện sâu thẳm vắng vẻ.

Ven đường vàng son lộng lẫy lại vô cùng trống trải, không có bất kỳ bóng dáng Thủy tộc hoặc là Long tộc gì khác.

Bộp, bộp, bộp Lúc cất bước, trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ.

1087 chữ

Chương 3218: Phi thăng! (4)

Lần trước hắn đến Thuỷ tinh cung có thể rất rõ ràng cảm giác được, xung quanh chỗ ở của Long Hậu có khí tức của rất nhiều Long tộc, Thủy tộc.

Nhưng hiện tại cả tòa Thuỷ tinh cung khuyết lại như một tòa cung trống.

Một đường đi tới, thậm chí một hộ vệ bình thường cũng không nhìn thấy...

Chờ chút!

Trận chiến hồng hoang Bùi Lăng nhướn mày, lập tức hỏi: "Hai vị, không biết hộ vệ trong hành cung đã đi nơi nào?"

"Thi Thấm" nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ buồn rầu, nàng không trả lời ngay mà lặng lẽ nhìn Bùi Lăng, rồi mới cẩn thận nói: "Thái tử điện hạ... Mất tích!"

"Hộ vệ trong hành cung đều khởi hành xuất phát, tiến đến tìm kiếm tung tích Thái tử điện hạ"

Thái tử điện hạ?

Đó là ai?

Bùi Lăng khẽ giật mình nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục sự bình tĩnh.

Đây là việc của nội bộ Long tộc, không có chút liên quan nào với hắn, với nhân tộc!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức yên lòng, nhân tiện nói: "Thì ra là thế! Thái tử điện hạ cát Long tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì"

Nghe vậy, "Hi Ngao" rất nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ mất tích chỉ là việc tạm thời, chắc chắn có thể nhanh chóng tìm ra!"

"Ngươi đừng lo lắng!"

"Thi Thấm" nói theo: "Không sai! Long Hậu nương nương đã hạ lệnh, hiện tại toàn bộ Thủy tộc, Long tộc ở phương thế giới này đều hành động, sẽ lục tìm hết khu vực mà Thái tử điện hạ xuất hiện cuối cùng"

"Chỉ cần điện hạ còn ở phương thế giới này, tuyệt đối không có việc gì!"

"Nhân tộc Bùi Lăng, ngươi cứ việc yên tâm!"

Bùi Lăng nghe không hiểu ra sao, Thái tử Long tộc xảy ra chuyện, hắn có gì phải lo lắng?

Hắn chỉ tùy tiện khách sáo một chút, không cần giải thích rõ ràng với hắn như này!

Đang nói, bọn họ đã đi vào cửa một tòa nội điện.

Lúc này cửa ra vào nội điện đóng chặt, rèm nặng buông xuống, yên tĩnh như chết.

Hai tên nữ tiên dừng chân hơi cúi đầu, dáng vẻ cung kính.

Sau đó "Hi Ngao" nhẹ nói: "Nhân tộc Bùi Lăng, Long Hậu nương nương đang ở nội điện"

"Mời ngài trực tiếp đi vào là được!"

Bùi Lăng nghe vậy lấy lại tinh thần, lúc này nhẹ gật đầu nhanh chân đi vào trong nội điện.

Cửa điện cao lớn nhìn như kín không kẽ hở, song khi Bùi Lăng sắp chạm đến cửa ra vào lại hơi nổi lên ánh sáng như gợn nước, không trở ngại chút nào để hắn thông qua.

Sau cửa ra vào, màn gấm như rừng, bầu không khí nặng nề.

Kim phiến châu ngọc đắp lên phồn hoa, tự phụ hoa mỹ, chính là tẩm điện mà Bùi Lăng đã gặp mặt Long Hậu trước đó.

Lúc này, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển ngồi nghiêm chỉnh giữa bảo tọa phía trên thềm son, nàng mặc cung trang dệt kim xanh nhạt, trâm vòng lộng lẫy, tóc lam búi cao như mây, một đôi sừng rồng đặc biệt ưu nhã óng ánh trơn bóng, nhìn lại tiên tư dật mạo, thanh nhã xuất trần, lại tràn đầy uy nghi đặc hữu của Hậu nhất tộc, sáng rực chiếu người, không gì sánh được.

Chỉ có điều, đôi mắt xanh thẳm như biển của Tự Hàn Ung nhìn thẳng về phía hư không đằng trước, lại đang hơi ngơ ngác.

Lần nữa nhìn thấy Long Hậu, Bùi Lăng lập tức hành lễ: "Nhân tộc Bùi Lăng gặp qua Long Hậu nương nương"

Nghe được câu này, Tự Hàn Ung như không cách nào tự kiềm chế sa vào cái gì đó lại nhiên tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Nhìn tên nhân tộc quen thuộc này, nàng lập tức nhớ ra cái gì đó, tiếng nói rộng lớn: "Bản cung... Không ra tay!"

"Không vào ván cờ!"

Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu.

Lần ván cờ này, Long Hậu vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ đầu đến cuối đều không ra tay!

Nếu không, dù hắn có thể nghĩ ra cách phá vỡ tình hình, cũng không có khả năng thoát khỏi tử cục như vậy!

Huống chi, cách phá vỡ tình hình của hắn còn là mạch suy nghĩ do Long Hậu cung cấp!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn lên tiếng nói cảm tạ, đã thấy Tự Hàn Ung nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen như đang hồi ức, lại như đang giãy dụa cái gì đó...

Mái tóc lam mềm mại của nàng lập tức hóa thành rắn hủy màu sắc sặc sỡ, trong lúc lè lưỡi xì xì có chướng khí mờ mịt mọc lan tràn, da thịt trắng nõn như ngọc cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, như là vô số sâu bọ xếp thành, gần như đổ sụp dị hoá thành quái đản khó mà miêu tả!

Bùi Lăng khẽ giật mình cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Long Hậu tóc lam như mây, da sáng trắng hơn tuyết, sừng rồng trong vắt, rõ ràng mỹ mạo như trước.

Giọng nói của Tự Hàn Ung vô cùng lạnh băng, cũng tràn ngập sự đau khổ không cách nào hình dung lại nói: "Ván cờ.."

"Là cái gì? !"

Bùi Lăng nhíu mày lại, trạng thái của Long Hậu cực kỳ không thích hợp!

Là vì Thái tử Long tộc mất tích?

Không có khả năng Hắn và Long Hậu tiếp xúc nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ đối phương đứng trước mặt hắn chưa từng nhắc tới Thái tử Long tộc!

Hơn nữa, trước đây không lâu hắn còn gặp mặt Long Hậu, lúc đó đối phương vẫn còn bình thường!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tự Hàn Ung lại hóa thành dáng vẻ đầu đầy tóc rắn, da thịt như ngàn vạn sâu bọ xếp thành, khí tức hỗn loạn, tà ác, sa đọa, u lãnh... Âm vang tản khắp, trong chớp mắt như thực chất như tràn ngập toàn bộ nội điện.

Trướng thêu gấm màn, minh châu san hô quanh mình đều nhuộm dần, bắt đầu xuất hiện đủ loại thay đổi quỷ di...

1105 chữ

Chương 3219: Phi thăng! (5)

Tự Hàn Ung vịn vào tay vịn bảo tọa, trên cánh tay kia nổi lên lít nha lít nhít đôi mắt như dây leo xếp chồng vô số năm tháng chưa từng quét dọn, làm chúng sinh nhìn lại rùng mình.

Nàng mở ra hai con ngươi xanh thẳm, ánh mắt như điện nhìn về phía Bùi Lăng, gào thét lên: "Ván cờ là cái gì?"

"Hiện tại... Bản cung... Là thắng?"

"Hay thua? !"

Lúc nàng đang nói chuyện, áp lực tràn trề rơi xuống đầu như sóng gió vô ngần, tạm thời ngưng kết giữa không trung, tùy thời tùy chỗ đều mang theo khí thế như vạn tấn, gào thét nhào xuống!

Bùi Lăng tập trung ý chí, vội vàng nói: "Ván cờ là Phù Sinh kỳ cục!"

"Hiện tại Long Hậu nương nương và Bùi mỗ đều là người đánh cờ!"

"Chúng ta đã thắng!"

Nghe vậy, vẻ mặt đau khổ giãy giụa của Tự Hàn Ung lập tức có một nụ cười phát ra từ phế phủ.

Thắng Tiên Tôn... Cũng không phải không thể chiến thắng!

Đáng tiếc, nàng chỉ có thể thắng lần này!

Chỉ có thể làm người đánh cờ nhất thời...

Lúc này, Bùi Lăng nhanh chóng hỏi: "Long Hậu nương nương, ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

Tự Hàn Ung khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: "Ngươi qua đây, đến ngồi xuống bên cạnh bản cung"

Tiếng nói vừa dứt, một cái bảo tọa giống cái nàng đang ngồi như đúc lập tức xuất hiện tại ở đối diện nàng.

Bùi Lăng không do dự, bình tĩnh nói: "Được!"

Nói xong, hắn lập tức cất bước đi lên trên thềm son.

Không lâu sau, hắn đi đến bên cạnh Long Hậu, sau đó tán bào ngồi xuống bảo tọa vừa xuất hiện theo ý Tự Hàn Ung.

Tự Hàn Ung vung ống tay áo một cái, một bộ dụng cụ pha rượu trong góc lập tức xuất hiện trong hư không giữa hai người, do lực lượng vô hình vững vàng nâng đỡ như mặt bàn.

"Ùng ục...

Long Hậu tự mình cầm ấm rót hai chén rượu màu sắc như hổ phách, chỉ một thoáng hương thơm đặc hữu của linh tửu bay ra, nhét đầy cả phòng.

Nàng đẩy một chén linh tửu trong đó đến trước mặt Bùi Lăng, phối hợp bưng lên một chén khác, nâng tay áo che mặt, uống một hơi cạn sạch.

Linh tửu vào bụng, loại khí tức hỗn loạn, u lãnh, sa đọa... Nhanh chóng tiêu tán, trạng thái của Tự Hàn Ung bắt đầu ổn định lại, tình hình "Hỗn Độn thái" tạm thời bị áp chế lại, toàn bộ thể xác khôi phục như thường. Thấy tình huống của Long Hậu chuyển biến tốt đẹp, Bùi Lăng âm thầm yên lòng, hắn bưng chén rượu trước mặt lên cũng uống một hơi cạn sạch.

Linh tửu vào miệng lạnh lẽo, ngay sau đó lại như một đoàn Đại Nhật chân hỏa vô cùng hừng hực, ầm vang nổ tung, cảm giác nóng bỏng kinh khủng gào thét như rồng, trong chớp mắt lao vụt mỗi một tấc kinh mạch. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy thần hồn và nhục thân của mình đều đạt được một sự tẩm bổ thâm trầm lại triệt để, sinh cơ cường đại thấm vào toàn bộ đạo thể và hồn phách của hắn.

Tự Hàn Ung nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Lăng, đợi hắn thoáng cảm nhận xong hiệu dụng của linh tửu, bình tĩnh nói: "Bản cung có ba chuyện cần ngươi giúp đỡ"

"Để báo đáp lại, bản cung cũng có thể thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi"

"Nếu bây giờ ngươi có nguyện vọng gì, có thể trực tiếp nhắc đến"

Ba yêu cầu?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lấy lại tinh thần.

Ba yêu cầu... Cái thứ nhất tất nhiên là để Long Hậu và hắn cùng tiến về U Minh, tìm U Minh chi chủ báo thù!

Yêu cầu thứ hai, để Tự Hàn Ung và Long Vương ly hôn; Yêu cầu thứ ba, để Long Hậu và hắn... Khụ khụ... Kết làm đạo lữ chính thức!

Ừ, ba yêu cầu này đều rất tốt!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Bùi Lăng không tự chủ được cong lên, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường.

Hắn nghiêm trang nói: "Nương nương nói quá lời!"

"Đừng nói ba chuyện, dù là ba trăm chuyện chỉ cần nương nương mở miệng, Bùi mỗ cũng không có lý nào lại từ chối"

"Về phần báo đáp gì đó...

"Nương nương cần gì khách sáo với Bùi mỗ như thế!"

"Bùi mỗ đồng ý làm việc cho nương nương, tuyệt đối không phải ham hồi báo của nương nương!"

"Bùi mỗ làm người xưa nay nói là làm, chưa từng đổi ý, cả hồng hoang đều biết ta nhất ngôn cửu đỉnh, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, được người ta tặng biệt danh Thành Thật chân nhân...

Nói đến đây, hắn vội họ một tiếng, đột nhiên hỏi, "Cái đó... Không biết ở trong mắt Long Hậu nương nương, so sánh thực lực tu vi của U Minh chi chủ với nương nương thì như thế nào?"

Tự Hàn Ung nhìn hắn một chút, từ tốn nói: "Chư thiên vạn giới, tộc quần rất nhiều"

"Long tộc và Kim Ô tộc là đệ nhất"

"Nếu là hai vị Kim Ô tộc kia cũng có thể so sánh với bản cung"

"Nhưng U Minh chi chủ."

"Hắn chỉ là chúa tể một giới mà thôi!"

"Bản cung thân là Long Hậu Long tộc, chính là giới chủ hai đại giới thiên "Dù không ở sân nhà cũng có thể điều động toàn bộ tiên chức, 'Bản nguyên và trật tự hai đại giới thiên...

"Nội tình và thực lực của Long Vương càng phía trên bản cung!"

"Đừng nói là U Minh chi chủ, ngoại trừ Kim Ô tộc, bất kỳ Tiên Vương tộc quần gì đều không được bản cung để vào mắt!"

"Cho dù là Tiên Vương Kim Ô tộc, cũng chỉ có vị khôi thủ Kim Ô hoàng Kim Ô tộc kia có thực lực cao hơn bản cung"

"Nhưng hiện tại Kim Ô hoàng đang chuẩn bị thành Tôn"

"Bước ra một bước này sẽ không có cơ hội đổi ý"

"Một khi Kiến Mộc bị trảm, nó không nối liền được vạn giới thiên, thành Tôn thất bại sẽ không có kết quả tử tế!"

Nghe vậy, trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng.

1113 chữ

Chương 3220: Phi thăng! (6)

Vị Tiên Vương Kim Ô tộc gì kia có thực lực mạnh hay yếu, hiện tại không hề liên quan đến hắn!

Chỉ cần thực lực Long Hậu càng mạnh hơn U Minh chi chủ là được!

Thế là, hắn nghiêm túc nói: "Bùi mỗ giúp nương nương làm việc, tuyệt đối không phải coi trọng hồi báo mà nương nương cam kết!"

"Có thể cống hiến sức lực cho nương nương, Bùi mỗ cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không cần bất kỳ thù lao gì!"

"Thế nhưng... Khụ khụ... Hiện tại Bùi mỗ... Thật sự gặp một việc nhỏ không đáng nhắc đến...

Vẻ mặt Tự Hàn Ung bình thản, giọng nói không vui không buồn: "Nói!"

Bùi Lăng vội trả lời: "Đi U Minh!"

U Minh.

Hoàng Tuyền rộng rãi cuồn cuộn, mênh mông vô bờ như sông dài mùa lũ, mênh mông to lớn.

Cái bóng U Đô mười ba thành trên mặt nước như hung thú trầm mặc phủ phục.

Chỗ cao nhất của ám ảnh, thành trì cheo leo, tĩnh mịch như chết. Trong thể xác cửu khúc đen nhánh vờn quanh cung điện u ám quỷ quyệt.

Bỗng nhiên, cái mắt to lớn cao trăm trượng mở ra như hai đóa huyết hỏa nguy nga bừng bừng dấy lên, nhìn về phía trước. Một lối đi cực kỳ nhạt nhẽo mở ra trong bóng tối thuần túy, sinh cơ cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra, vây quanh hai bóng dáng loại người.

Hai bóng dáng kia mặc cho tử khí cuồn cuộn như nước thủy triều, không chút dao động như bàn thạch nhanh chân đi ra U ĐỒ.

Người đi đầu huyền bào như đêm, chính là Bùi Lăng Ở sau lưng hắn, bóng hình xinh đẹp lưu luyến, cung trang màu xanh, tóc lam như mây, trâm vòng hoa mỹ, khí chất ung dung uy nghiêm, một đôi sừng rồng trên trán thể hiện rõ ràng thân phận, chính là Long Hậu Tự Hàn Ung!

Hai người đều thu liễm khí tức hoàn mỹ, gần như không có.

Phát hiện có người sống quang minh chính đại đi vào U Minh, chủ nhân huyết mâu ầm vang đứng dậy, khí cơ quanh người hắn ta như núi lửa phun trào rào rạt ép ra bốn phương tám hướng, lại không dám trực tiếp ra tay, mà là ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn qua Long Hậu, tiếng nói u lãnh: "Vong giả chỉ địa, người sống cấm vào!" Nghe vậy, Bùi Lăng căn bản không để ý tới hắn ta, ánh mắt như đuốc nhìn về phía cung điện lồng lộng bị thể xác cửu khúc quay xung quanh, tiếng nói lạnh băng trực tiếp mở miệng nói: "Bản tọa Bùi Lăng!"

"U Minh chi chủ, lần trước bản tọa có chuyện quan trọng mang theo nên không rảnh để ý tới mưu mẹo nham hiểm, không so đo với ngươi!"

"Lần này bản tọa rảnh rỗi đến đây, nếu ngươi biết điều thì ngoan ngoãn giao ra cả gốc lẫn lãi cho bản tọa"

"Nếu không, bản tọa sẽ không nương tay như lần trước, tha cho mạng nhỏ của ngươi!"

Tiếng nói rộng lớn của Bùi Lăng lập tức truyền khắp toàn bộ U Minh, thái độ cao ngạo, kiêu căng phách lối cứ như hắn đã thành Tôn, U Minh chi chủ chỉ là tôm tép nhãi nhép, không đáng nhắc đến ở trước mặt hắn! Sau khi nói xong, hắn lập tức lùi đến sau lưng Long Hậu.

Tốt nhất U Minh chi chủ kia nên hiểu chuyện biết điều, thành thật giao ra tất cả phân hồn, tán tiên "Trì Yểu", U Hồn tộc "Phiên Na", "Ly Thiến", "Thải Dung"... Cho hắn!

Nếu không, ha ha...

Thấy nhân tộc huyền bào lại phách lối như thế, thể xác khổng lồ thủ vệ cung điện vô cùng nổi giận, trong huyết mâu của hắn ta huyết hỏa hừng hực như thiên hà cuốn ngược, gào thét thẳng đến Bùi Lăng, như muốn lập tức thôn phệ hắn!

Huyết sắc xích hồng chiếu sáng U Đô tối tăm, như huyết hải vô ngần gào thét bành trướng.

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, vừa muốn ra tay đã thấy ánh mắt Tự Hàn Ung lạnh lẽo, nhìn về phía thể xác cửu khúc quay quanh kia.

Bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng như trước, nhưng trong tối tăm lại cất cao vô hạn, như đang quan sát chúng sinh vạn vật. Huyết mâu lập tức cứng đờ, thể xác khổng lồ chập trùng khựng lại.

Sự sợ hãi như thực chất mênh mông cuồn cuộn, trào lên từ bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ nó!

Trong huyết đồng to lớn cao trăm trượng kia, bóng dáng Tự Hàn Ung không ngừng phóng đại, trong nháy mắt đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của hắn ta, dường như trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới đều như hư ảo, chỉ có Long Hậu là chân thực!

Lúc này, thể xác khổng lồ như long xà cảm thấy mình, toàn bộ U Đô, toàn bộ U Minh đều trở nên vô cùng nhỏ bé như bụi bặm, dường như ngay sau đó sẽ phi hôi yên diệt, không còn sót lại chút gì.

Tiên chức "Sợ hãi"!

Nhưng ngay chớp mắt Tự Hàn Ung ra tay, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền ra từ trong cung điện lồng lộng: "Long Hậu Long tộc đến U Minh muốn làm chuyện gì?" Tiếng nói vừa dứt, cửa lớn cung điện vốn đóng chặt lại ầm vang mở rộng!

Cửa cung lạnh băng vắng vẻ như núi cao biển rộng, nhanh chóng mở rộng.

Cửa ra vào điêu khắc vô số đồ văn phức tạp, khí tức tang thương lưu chuyển bành trướng như cự thú thức tỉnh, không ngừng mở ra cái miệng to như chậu máu, lộ ra bóng tối vô biên vô tận sau cửa.

Bóng tối như thủy triều mãnh liệt, im ắng rít gào tăng vọt, trong chớp mắt nuốt Bùi Lăng và Tự Hàn Ung vào trong đó!

Trong ánh chớp, cửa cung nguy nga, hành lang u ám hoa mỹ, cành lá đen nhánh đan xen như đỉnh trướng lọng che, trụ cao như rừng, linh hoa đỏ trắng đan xen... Đều nhanh chóng rút lui, trong nháy mắt một tòa cung điện rộng lớn bối rối xuất hiện trước mặt hai người. Trên 99999 tầng thềm son có vương tọa đen nhánh, bóng dáng trên đó cổn miện chỉnh tề, khí tức thâm trầm mênh mông như vực sâu như biển.

1111 chữ

Chương 3221: Biểu tượng

Bóng dáng kia u ám, lạnh băng, tử ý cuồn cuộn... Chính là U Minh chi chủ!

U Minh chi chủ hơi cúi đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách lưu châu nhìn về phía Bùi Lăng.

Một lần nữa nhìn thấy tên nhân tộc quen thuộc này, hắn ta không hề cảm thấy bất ngờ.

Hắn ta đã sớm biết tên nhân tộc này sẽ đi vào U Minh lần nữa!

Chỉ có điều, Long Hậu Long tộc.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ánh mắt U Minh chi chủ chuyển về phía Tự Hàn Ung.

Lúc này, vẻ mặt Tự Hàn Ung bình thản, nàng nhìn qua U Minh chi chủ gọn gàng dứt khoát nói: "Bản cung đến U Minh là vì tên nhân tộc này"

"Giao tất cả đồ của hắn ra đây!"

"Hoặc chiến một trận với bản cung!"

Thấy đường đường là Long Hậu lại công khai ra mặt vì một nhân tộc, trong ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt của U Minh chi chủ thoáng qua một tia nghi ngờ hiếm thấy, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Ngay sau đó, U Minh chi chủ không có bất kỳ ý nghe ngóng nguyên nhân gì, trực tiếp đưa tay về hư không.

Trong thời khắc chớp mắt, một quyển sách nặng nề, sâm nhiên, u lãnh hiện ra, phong trang có khắc họa vân triện, chính là [Sinh tử sách)

[Sinh tử sách] tới tay không gió mà bay, bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại.

Trong chớp mắt đã lật đến trang cuối cùng, hai chữ "Bùi Lăng" chiếm cứ toàn bộ trang giấy, trên đó lằn ngang đầm đìa nhìn mà giật mình, toàn bộ cái tên đã bị gạch qua một nửa, một nửa khác thì hoàn hảo không chút tổn hại.

U Minh chi chủ ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng, bình thản nói: "Nhân tộc, ngươi đã có thể làm giao dịch với Long tộc, cũng làm một vụ giao dịch với bản tọa đi?"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhắm mắt theo đuôi đứng sau lưng Tự Hàn Ung, nhàn nhạt hỏi: "Giao dịch gì?"

Giọng nói U Minh chi chủ ầm vang như sấm: "Trả lại phân hồn cho ngươi!"

"Ngươi còn có thể tùy ý chọn một tòa thành trì trong U Đô mười ba thành, coi như vật sở hữu tư nhân"

"Làm trao đổi, bản tọa muốn biểu tượng ‘U Minh chi chủ trong năm tháng tương lai trên người ngươi!"

Biểu tượng "U Minh chi chủ"?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức hiểu được U Minh chi chủ muốn thành Tôn!

Hắn là một trong tam vương U Tố mộ ở Bàn Nhai giới hậu thế, là U Minh chi vương Bàn Nhai giới!

Hiện tại U Minh chi chủ muốn "Biểu tượng" U Minh chi vương trong Bàn Nhai giới của hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lắc đầu, nói: "Biểu tượng U Minh chi chủ trên người Bùi mỗ chỉ là một bộ phận "Trước đó ‘Họa rơi vào U Minh cũng có một bộ phận biểu tượng U Minh chi chủ"

"Hơn nữa càng thuần túy hơn Bùi mỗ!"

"Lại không biết vì sao tôn giá không tìm ‘Họa giao dịch?"

Sớm muộn gì U Minh chi chủ này cũng đánh một trận chiến với Nhân Vương Chung Quỳ Liệt.

Làm một nhân tộc, Bùi Lăng không thể đồng ý vụ giao dịch này.

Hơn nữa, lúc này U Minh chi chủ luôn miệng nói giao dịch cùng hắn, đến khi đối phương thật đạt được biểu tượng năm tháng "Tương lai"... E rằng hắn và Long Hậu đều không thể rời khỏi U Minh!

Hiện tại Bùi Lăng hỏi thăm vấn đề này, chỉ là muốn xác nhận có phải đối phương đã đạt được biểu tượng trên người "Họa" hay không...

Lúc này, lại nghe U Minh chi chủ bình tĩnh trả lời: "Ở trong mắt chúng ta, người sống cũng tốt, người chết cũng được, tất cả mọi thứ trong chư thiên vạn giới đều do từng quy tắc, từng trật tự tạo thành "Trên người ngươi có được rất nhiều ‘Biểu tượng "U Minh chi chủ năm tháng ‘Tương lai là một trong số đó"

"Nhưng ngoại trừ ngươi, dù sự tồn tại khác cũng có biểu tượng U Minh chi chủ năm tháng tương lai, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với bản tọa!"

"Vị chấp chưởng ‘Tương lai có thể đổi đi ‘Biểu tượng của nó bất cứ lúc nào"

"Thậm chí, trực tiếp xóa nó đi.."

"Như lời ngươi nói, ‘Họa thật sự có biểu tượng U Minh chi chủ năm tháng tương lai."

"Nhưng đây không phải biểu tượng của ‘Họa, mà là biểu tượng của vị chấp chưởng ‘Tương lai kia!"

"Bản tọa muốn giao dịch cùng ngươi là vì tất cả biểu tượng, tiên chức, ‘Bản nguyên đại đạo, pháp tắc... Trên người ngươi đều chỉ thuộc về chính ngươi, không thuộc về bất kỳ một vị nào trong bốn vị kia!"

"Về phần tại sao lại như vậy, bản tọa cũng không biết!"

"Lý do càng cụ thể hơn, có thể phải chờ sau khi thành Tôn mới có thể nhìn thấy Nghe đến đó, Bùi Lăng nhướn mày, lại nhanh chóng hiểu ý của U Minh chi chủ...

Trên bản chất biểu tượng của "Họa" không thuộc về "Họa", mà thuộc về "Vi"!

"Vị" có thể đổi đi biểu tượng của "Họa" bất cứ lúc nào, hoặc là trực tiếp xóa đi "Họa"! Đổi cách nói càng khoa trương hơn, U Minh chi chủ có ý là toàn bộ Bàn Nhai giới hậu thế đều do "Vị" biên tạo nên!

Tất cả mọi thứ, dù là tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, biểu tượng... Đều là vật sở hữu của "Vị".

"Vị" là Tiên Tôn, hắn ta có biểu tượng, U Minh chi chủ không cầm đi được.

Chỉ có biểu tượng trên người Bùi Lăng, U Minh chi chủ mới có thể thật sự đạt được! Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, bình thản nói: "Đã muốn giao dịch với bản tọa, trước tiên trả lại tất cả đồ vật cho bản tọa!"

"Chờ bản tọa cầm lại thứ thuộc về mình, sẽ bàn lại chuyện giao dịch!"

Ba!

[Sinh tử sách] khép lại, tiếng nói của U Minh chi chủ trong vương tọa đen nhánh lập tức trở nên vô cùng lạnh băng: "Nơi này là U Minh!"

1078 chữ

Chương 3222: Biểu tượng! (2)

"Bản tọa chính là U Minh chi chủ, quân vương người chết.

"Tất cả rơi vào U Minh đều thuộc về bản tọa!"

"Muốn lấy lại phân hồn, nhất định phải giao dịch cùng bản tọa!"

Thấy U Minh chi chủ đột nhiên trở mặt, Bùi Lăng khẽ giật mình, còn chưa mở miệng, Tự Hàn Ung đã rào rào nói: "Điều này không phải do ngươi!"

"Hôm nay, phân hồn của tên nhân tộc này, ngươi giao cũng là giao! Không giao cũng phải giao!"

Lúc nói chuyện, khí tức của nàng ầm vang biến ảo, tóc lam hóa thành ngàn vạn rắn hủy, tê minh như nước thủy triều, da thịt trắng nõn chậm rãi nhúc nhích như vô số sâu bọ tạo thành.

Lấy Tự Hàn Ung làm trung tâm, quảng điện đen nhánh trầm mặc, đồ vật quỷ quái, khí tức quỷ dị không ngừng hiện ra như muốn nhuộm dần toàn bộ cung điện thành cảnh quái đản khó mà tính toán!

Cùng lúc đó, toàn bộ tiên chức, "Bản nguyên", quy tắc, trật tự... Trong U Minh như rơi vào một mảnh biển giận sóng to, trong sự rung chuyển điên cuồng bắt đầu vọt về phía Tự Hàn Ung.

Trên thềm son, U Minh chi chủ yên tĩnh nhìn tình cảnh này, chậm rãi nói: "Long Hậu, biểu tượng của ngươi trong đoạn năm tháng này đã bị vị kia xóa đi!"

"Hiện tại có thể sống đã là cực kỳ hiếm có"

"Thực lực có thể còn mấy phần của thời kỳ đỉnh phong?"

"Đừng xen vào việc của người khác!"

Lúc đang nói chuyện, tử khí quanh người hắn ta cuồn cuộn như thủy triều mênh mông, tản khắp cả điện.

Trật tự, lực lượng trong U Minh lập tức ầm vang đáp lại, như thần dân vô hình đang hưởng ứng quân vương của bọn chúng.

Nghe được lời nói này, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, "Biểu tượng" của Long Hậu bị xóa đi?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tự Hàn Ung đã lạnh lùng nói: "Dù như thế nào, chỉ cần bản cung không chết vẫn là chủ nhân của hai giới!"

Tiếng nói vừa dứt, không gian xung quanh như lưu ly bị đánh nát rơi xuống từng khúc!

Trước mắt Bùi Lăng nhoáng một cái, đã xuất hiện phía trên Hoàng Tuyền trùng trùng điệp điệp.

Hơi nước đập vào mặt, dòng nước cuồn cuộn.

Bùi Lăng lập tức nhận ra đây là tiên chức "Khoảng cách" của Kiến Mộc!

Long Hậu muốn khai chiến cùng U Minh chi chủ, sớm chuyển hắn ra khỏi U Đô!

Suy nghĩ chưa dứt, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai hắn: "Ngươi chờ một lát, ta sẽ nhanh chóng thu hồi sợi phân hồn kia cho ngươi!"

Oanh! !

Tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ U Minh!

Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu nhất trong Hoàng Tuyền, ám ảnh thâm thúy như vật sống run rẩy kịch liệt, ám ảnh khổng lồ vặn vẹo xoay chuyển, khí tức hỗn loạn, tà ác, sa đọa, quái đản... Sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ U Minh đều như rơi vào một cái đầm sâu không đáy, tràn đầy ngạt thở và tuyệt vọng.

Rắn hủy, sâu bọ, xúc tu, mắt dọc... Sinh trưởng trong mỗi một tấc hư không, như muốn đồng hóa toàn bộ U Minh thành một đoàn quái đản không cách nào miêu tả.

Thấy hai vị Tiên Vương đã chính thức khai chiến, Bùi Lăng nhíu mày hơi suy nghĩ một chút, vung ống tay áo một cái, bóng dáng lập tức biến mất.

U Minh.

Uyển thành.

Phủ thành chủ.

Phủ đệ ảm đạm yên tĩnh đứng sừng sững.

Mái cong đấu sừng chen chúc đình đài lầu các, có huyết trì mênh mông, tổ thụ sinh ra trong hồ, từng cái đầu mỹ nhân rủ xuống, hoàn phì yến sầu, mặt mày như hoa như ngọc đều khoan thai đáng yêu.

Thành chủ "Phiên Na" sương tóc như tuyết, trong lúc đi lại váy khói cuồn cuộn, đang chậm rãi đi dạo bên cạnh huyết trì.

Bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện trước người "Phiên Na", huyền bào phần phật, khí tức nội liễm, chính là Bùi Lăng.

Phát hiện có người sống tự tiện xông vào Uyển thành, đôi mắt "Phiên Na" sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn về phía người đến.

Sau khi thấy rõ người tới là Bùi Lăng, nàng không khỏi khẽ giật mình, đến khi kịp phản ứng lại giận tím mặt, quát lớn: "Nhân tộc, ngươi còn dám tới U Minh!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tiến lên, ôm vòng eo nhỏ nhắn của "Phiên Na", thật nhanh nói: "Phiên Na tiền bối, lần này ta tìm ngươi là có việc quan trọng!"

Việc quan trọng?

"Phiên Na" hừ lạnh một tiếng, lúc này vung tay lên thay sang một bộ váy nóng bỏng đặc biệt to gan, vòng eo nhỏ nhắn như liễu, da thịt tái nhợt như ẩn như hiện phối hợp ăn ý với búi tóc sương sắc, như tuyết ngọc đắp lên, hoà lẫn, tràn đầy sự quyến rũ của phong tình dị vực.

Vẻ mặt nàng cao ngạo, nghiêm nghị không thể xâm phạm, tròng mắt nhìn về phía Bùi Lăng, từ tốn nói: "Nếu là việc quan trọng thì đến tẩm cung của bản tọa nói chuyện!"

Bùi Lăng nghe vậy, đang muốn vô thức gật đầu chợt thấy không đúng, đến tẩm cung của "Phiên Na" tiền bối cũng là việc quan trọng, nhưng...

Hắn nhanh chóng lắc đầu, nói: "Ta muốn tìm một nhân tộc tên là “Trì Yểu, là vị tán tiên vừa vẫn lạc mấy ngày trước"

Nghe thấy Bùi Lăng đến U Minh tìm người, "Phiên Na" nhẹ cau hàng lông mày kẻ đen nhưng suy nghĩ một chút vẫn trả lời: "Hiệt thành đã bị nhân tộc đánh hạ, sau khi nó rơi vào tay nhân tộc, nhân tộc vẫn lạc đều ở trong Hiệt thành"

Lúc đang nói chuyện, "Phiên Na" tâm niệm vừa động, một bộ phi bạch hiện ra bao bọc thể xác yểu điệu của nàng, che lại chiếc váy nóng bỏng chạm rỗng, vẻ mặt nàng nhàn nhạt, tiếp tục nói, "Ngươi tự đi Hiệt thành tìm đi!"

Hiệt thành...

1113 chữ

Chương 3223: Chấp niệm

Bùi Lăng không chớp mắt nhìn qua "Phiên Na" khẽ gật đầu, ngay sau đó hắn tới gần bên tai "Phiên Na", nhỏ giọng nói: "Phiên Na tiền bối, lần này ta tự tiện xông vào U Minh, tội ác tày trời, cần đại hình hầu hạ."

"Lần này dùng hình với ta càng kịch liệt càng tốt, nhất định không được nương tay!"

"Kính xin tiền bối, trước tiên bịt kín mắt, phong bế tất cả cảm giác, sau đó chỗ ta có những vật như dây thừng, có thể dùng hình tốt hơn... "

Vừa nói, bàn tay của Bùi Lăng vừa không chút kiêng dè đi khắp trên người "Phiên Na", tận dụng mọi thứ chiếm tiện nghi.

Lồng ngực "Phiên Na" hơi dồn dập chập trùng, nhưng giọng nói của nàng lại rất bình thản: "Thoạt nghe cực hình này rất không tệ"

"Nhưng chỉ là như vậy lại để tên ác đồ nhà ngươi chiếm lợi!"

"Nhất định phải dùng hình cụ!"

"Bản tọa còn phải triệu thêm một vài nữ tiên tộc ta đến đây, cùng dùng hình với ngươi!"

"Ngoài ra, còn phải trong lòng chí thượng, tiến hành tra tấn ngươi"

"Lại phải bắt một số nữ tử nhân tộc, dùng thể xác các nàng triệt để tiến hành tàn phá ngươi.

Điều này...

Bùi Lăng lập tức cảm thấy vô cùng kích thích, a không, là vô cùng đau khổ!

Hắn nuốt nước miếng một cái, vội nói: "Được!"

"Tiền bối, hiện tại có thể bắt đầu!"

"Phiên Na" khẽ gật đầu, lúc này lấy ra một đoạn thắt lưng gấm màu đen che kín đôi mắt mực của mình, sau đó đánh ra một pháp quyết, phong bế tu vi và cảm giác của mình.

Chợt nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, không nhúc nhích như một con rối tinh mỹ không tì vết.

Nhìn tình cảnh tha thiết ước mơ này, Bùi Lăng không do dự vẫy tay, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái Dưỡng Hồn túi khí tức cường đại.

Ngay sau đó, hắn không lãng phí bất kỳ sức lực gì, trực tiếp thu "Phiên Na" vào trong đó.

Sau khi nhân tộc chặt đứt Kiến Mộc sẽ tiến đánh U Minh!

Trận chiến này, nhân tộc tất thắng!

U Minh chi chủ và tất cả người chết trong U Minh đều tiêu vong, cũng không có bất cứ liên quan với hắn.

Nhưng "Phiên Na", "Ly Thiến", "Thải Dung"... Những U Hồn nữ tiên này cũng không thể xảy ra chuyện gì!

Dưỡng Hồn túi này của hắn là dùng "Bản nguyên" đại đạo "Chúng" phục ra, trong đó có pháp tắc "Thời gian" của hắn.

Chờ hắn làm xong tất cả mọi chuyện, thời gian trong Dưỡng Hồn túi cũng chỉ đi qua một chớp mắt... Đúng vậy, hắn muốn đưa toàn bộ những U Hồn nữ tiên "Phiên Na", "Ly Thiến", "Thải Dung"... Đi theo! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thân hình Bùi Lăng biến ảo hóa thành dáng vẻ "Phiên Na", khí tức của hắn cũng giống "Phiên Na" như đúc, không khác chút nào.

Ngay sau đó, bóng dáng của hắn lóe lên đã xuất hiện trên bảo tọa trong chính điện của phủ thành chủ. Trong quảng điện mờ tối, rèm châu buông xuống, giáp sĩ như rừng, váy khói trùng trùng điệp điệp, chia ra đứng hầu phía dưới thềm son, trong cung kính không che giấu sự nghiêm túc.

Phát hiện "thành chủ" đã đến, tất cả U Hồn nữ tiên thị vệ cùng nhau khom mình hành lễ, hơi khói dưới chiến váy mãnh liệt một hồi lâu.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, trực tiếp phân phó nói: "Gọi toàn bộ ‘Ly Thiến, ‘Thải Dung... Đến!"

Thị vệ nhanh chóng đáp: "Vâng!"

Chẳng mấy chốc đã có một đội thị vệ rời khỏi quảng điện, tiến đến truyền lời.

Sau rèm châu, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lúc này một bóng người huyền bào xuất hiện ở bên, ngay sau đó cỗ phục khắc thể này đã biến mất không thấy gì nữa...

Hiệt thành.

Thành trì to lớn yên tĩnh đứng sừng sững như hung thú phủ phục.

Trong thành bối rối u ám, âm khí tùy ý, từng bóng dáng quái đản không trọn vẹn xuyên qua lắc lư, trong đổ nát thê lương tử ý như nước thủy triều.

Bỗng nhiên, một bóng người huyền bào xuất hiện, khí tức của hắn nội liễm, chính là Bùi Lăng!

Sau khi Bùi Lăng xuất hiện, thần niệm lập tức ầm vang triển khai ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hiệt thành.

Lúc này Hiệt thành vẫn giữ vẻ tàn tạ sau cuộc chiến, quảng điện, lầu các, thần miếu tổn hại đều chưa được tu sửa.

Trên đường phố lại có thêm vô số người chết mới xuất hiện.

Lúc những người chết này nhốn nháo, toát ra khí tức rất quen thuộc với Bùi Lăng!

Hắn chỉ thoáng để ý có thể xác nhận, những người chết mới này đều là nhân tộc vẫn lạc trong trận chiến hồng hoang!

Bùi Lăng giật mình, trong cảm giác có một bóng dáng loại người đứng lặng bên cạnh một tòa tường thành sụp đổ hơn phân nửa thật lâu không đi, hắn ta giáp trụ tàn tạ không chịu nổi, hồn thể cũng rách tung toé, tứ chi không được đầy đủ, thân thể có khiếm khuyết to lớn nhưng xuyên qua khuôn mặt còn lại hơn nửa vẫn có thể nhận ra dáng vẻ của hắn ta khi còn sống.

Là tàn hồn của Yến Tê thành "Tử Tắc" tiền bối!

Hắn ta vẫn lạc trong trận chiến hồng hoang, hiện tại tàn hồn cũng rơi vào U Minh! Ngay sau đó, Bùi Lăng lại cảm giác được một bóng dáng như đã từng quen biết, tứ chi của đối phương đều không còn, thân thể cũng chỉ còn lại một nửa, một vết cắt to lớn xuyên qua vị trí đầu, để lại nửa cái đầu cắt nghiêng trông vô cùng thê thảm.

Là tàn hồn của Lưu Lam hoàng triều "Kiệm Thứ".

So sánh với hồn phách của "Tử Tắc", tàn hồn của "Kiệm Thứ" càng thêm tàn tạ thiếu sót! Cách tàn hồn của "Kiệm Thứ" không xa lại có một bóng dáng khí tức quen thuộc, đầu vẫn còn nhưng phía dưới đầu chỉ giữ lại nửa bên bả vai cùng một đoạn khuỷu tay, bộ phận còn lại đều hôi phi yên diệt, lại là Luân Hồi tháp "Trường Tụy".

1096 chữ

Chương 3224: Chấp niệm (2)

Ánh mắt Bùi Lăng đảo qua phố dài, nhanh chóng tìm ra tàn hồn của "Điều Chu", "Hoành Thu" và "Xước Dụ", ba người này hoặc đầu bị chôn vùi, thân thể chỉ sót lại tứ chi khuyết thiếu; hoặc nửa thể xác không còn sót lại chút gì, toàn bộ chỉ còn một nửa; hoặc máu thịt be bét, tứ chi đều mất, nói một cách tương đối chỉ có đầu khá hoàn chỉnh cũng hiện đầy vết rách, như đồ sứ cháy hỏng...

Nhìn qua những tiền bối vẫn lạc này, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, mười mấy bóng dáng xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mặt hắn.

Những bóng dáng này đều vẻ mặt ngây ngốc, ngơ ngơ ngác ngác.

Bùi Lăng nhìn về phía tàn hồn "Tử Tắc", cao giọng hỏi: "Tử Tắc tiền bối, ngươi còn nhớ vãn bối?" Tàn hồn "Tử Tắc" hai mắt đăm đăm, thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng gì với sự tra hỏi của hắn, hồn phách của hắn ta không có mục đích gì bước về phía trước như dạo chơi ở đây là việc duy nhất hắn ta cần phải làm hiện nay.

Bùi Lăng nhướn mày, lại nhìn về phía tàn hồn khác, chậm rãi nói: "Chư vị tiền bối... "

Còn chưa nói hết lời, những tàn hồn này lập tức cùng nhau ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, chợt âm phong nổi lên bốn phía, mắt lộ ra vẻ hung dữ, nhao nhao đánh về phía hắn!

Bùi Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, rất nhiều tàn hồn chỉ có chút động tác lập tức bị dừng lại nguyên tại chỗ, tiếp theo quên lãng sau đó phải làm cái gì.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng nhẹ nhàng thở dài.

Những tiền bối vẫn lạc này đã trở thành người chết chân chính, mặc dù còn có thể nhìn ra một chút đặc thù khi còn sống, nhưng trên thực tế đều đã trở thành một loại hình thức tồn tại khác...

Lúc đang suy nghĩ, một bóng dáng loại người đột nhiên lơ lửng tới. Cánh tay phải và chân trái của hắn ta đều đã không còn, nhưng khuôn mặt uyển sinh, mày rậm mắt phượng, râu tóc đều đủ, lúc nhìn quanh sát khí lưu chuyển, mặc dù cũng là hồn phách không trọn vẹn nhưng lại hoàn chỉnh hơn tàn hồn của đám người "Tử Tắc" tiền bối rất nhiều.

Hồn thể tên nhân tộc này dừng lại trước mặt Bùi Lăng, lập tức tiếng nói nặng nề hỏi: "Tộc ta đã chặt đứt Kiến Mộc chưa?

Thấy hồn thể tên nhân tộc này vẫn có ý thức khi còn sống, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này nói:

"Sắp!"

"Không biết tôn giá là tiền bối vẫn lạc trong trận chiến hồng hoang sao?"

Nghe vậy, hồn thể nhân tộc không có ý trả lời vấn đề của Bùi Lăng, vẫn tiếng nói nặng nề hỏi: "Tộc ta đã chặt đứt Kiến Mộc chưa?"

"Tộc ta đã chặt đứt Kiến Mộc.

"Tộc ta.."

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hiểu hồn thể của tên nhân tộc này cũng đã mất đi thần trí.

Chỉ có điều, chặt đứt Kiến Mộc là chấp niệm sau cùng của hắn ta khi còn sống.

Cho dù tàn hồn rơi vào U Minh cũng nhớ kỹ chuyện này...

Nhìn qua hồn thể nhân tộc không ngừng hỏi thăm trước mặt, tâm tình Bùi Lăng lập tức trở nên rất nặng nề.

Nhưng ngay lúc này hắn đã nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lại một phương hướng.

Thần hồn "Trì Yểu", đã tìm được!

Bùi Lăng nhìn tên nhân tộc còn đang không ngừng lặp lại câu "Tộc ta đã chặt đứt Kiến Mộc chưa" bên cạnh, bóng dáng biến mất không thấy gì nữa.

Hiệt thành.

Trong hư không có thân cành to lớn tùy ý sinh trưởng, vốn nên trải rộng phương không gian này, chỉ có điều khí tức đao thương kiếm kích hoành hành ngang ngược lưu lại đã trảm vô số cành lá um tùm, chỉ để lại một chút thân cành còn sót lại khi có khi không.

Nơi đây đã từng là nơi ở của "Tiếu Quyệt", hiện tại "Tiếu Quyệt" đã sớm đền tội, tới lui xuyên qua trên đất trống quanh mình đều là hồn thể nhân tộc.

Những hồn thể này có không đầu không tay; có chỉ còn một nửa; có không trọn vẹn quá mức, chỉ là một đoàn ám ảnh hỗn loạn lại không ngừng có hơi khói xám nhạt tiêu tán như sắp hoàn toàn tiêu vong... Một bóng dáng trong đó mặt mày tuấn nhã như đặc biệt hoàn mỹ, lại chỉ có một cái đầu, không thấy thể xác.

Tất cả hồn thể đều bập bềnh chẳng có mục đích, âm khí và tử ý xen lẫn trong lúc dao động, trùng trùng điệp điệp như triều như sóng Bỗng nhiên, một bóng người huyền bào xuất hiện, chính là Bùi Lăng!

Bùi Lăng liếc nhìn hồn thể xung quanh, ánh mắt lập tức vượt qua rất nhiều hình bóng lay động, khóa chặt cái đầu người hoàn mỹ không một tì vết kia, là "Trì Yểu"!

Hắn nhíu mày, "Trì Yểu" này là tán tiên thượng giới, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại một cái đầu người coi như hoàn chỉnh, nhưng lại không biết còn có ký ức khi còn sống hay không...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã đi đến trước mặt đầu "Trì Yểu", mở miệng thăm dò: "Trì Yểu tiền bối, bản tọa tới cứu ngươi...

Nghe vậy, đầu "Trì Yểu" chậm rãi quay lại, nhìn về phía Bùi Lăng.

Khuôn mặt đầu người đầy vẻ mờ mịt và đau khổ đặc hữu của tàn hồn, lúc này lông mày hắn ta không ngừng run rẩy như tràn đầy ý giãy giụa.

Chỉ có điều, hai con ngươi ảm đạm đã nhìn về phía Bùi Lăng, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng nhíu chặt chân mày hơn, lần này hắn tới tìm "Trì Yểu" là vì tìm hiểu vị trí của ván cờ phi thăng dang dở khác, nhưng bây giờ tình huống này...

Trong lúc đang suy nghĩ, đầu "Trì Yểu" mở to miệng, tiếng nói khàn khàn, mơ hồ nói: "Thân thể của ta...

Chương 3225: Chấp niệm (3)

Thấy thế, Bùi Lăng vội vàng hỏi: "Thân thể? Là muốn tìm ra thân thể cho ngươi?"

Đầu "Trì Yểu" lập tức tràn đầy đau khổ, hắn ta đột nhiên chuyển hướng lên hư không trên đầu, hé miệng phát ra một tiếng gào thét như yêu thú.

Cùng lúc đó, tàn hồn bốn phía cũng cùng nhau ngửa đầu, liên tiếp phát ra tiếng gào thét đau đớn về phía hư không...

Tiếng rống như thủy triều tràn ngập, trong chốc lát như không dừng được.

Bùi Lăng không do dự, thần niệm ầm vang triển khai như lưới bao phủ toàn bộ Hiệt thành. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện trong Hiệt thành có rất nhiều hồn thể không đầu, có cái coi như hoàn chỉnh; có cái chỉ còn sót lại một chút thể xác, gần như hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ khi còn sống; còn có cái thiếu tay thiếu chân...

Không lâu sai, Bùi Lăng cảm giác được một bộ hồn thể không đầu, trên dưới cả người hắn ta vết thương chồng chất, chỉ có điều ngoại trừ rất nhiều vết thương nhìn thấy mà giật mình, tứ chi đều đủ, lại không có ý tàn phế, khí tức của hắn và "Trì Yểu" không khác nhau chút nào.

Hắn lập tức hiểu đây cũng là thân thể của "Trì Yểu"!

Lúc này Bùi Lăng đưa tay chộp một cái, lập tức cách không nhiếp thân thể "Trì Yểu" đến trước mặt.

Ngay sau đó, hắn nhấc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vào đầu "Trì Yểu", cái đầu kia liền bị lực lượng vô hình nâng lên, chủ động rơi vào thân thể không đầu.

Ngay sau đó, đầu và thể xác "Trì Yểu" lập tức hợp lại, chỗ hồn thể bị đứt như nước sữa giao hòa, không trở ngại chút nào dung hợp vào với nhau.

Vốn vẻ mặt "Trì Yểu" vô cùng đau khổ, lập tức đạt được sự thư giãn cực lớn.

Thân thể nâng hai tay lên sờ về phía cổ của mình, trong mắt mờ mịt, vẻ mặt đau khổ dần rút đi, thần thái xuất hiện, lại xíu khôi phục sự tỉnh táo từng chút một.

Lúc này, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Trì Yểu tiền bối, ngươi còn nhớ việc khi còn sống?"

"Trì Yểu" quay đầu nhìn về Bùi Lăng, trợn mắt tròn xoe, vô cùng tức giận nói: "Long tộc uổng là đại tộc thứ nhất chư thiên vạn giới!"

"Không phân biệt đúng sai! Đổi trắng thay đen!"

"Ta căn bản không tru sát chính tiên Giao Nhân tộc, Long tộc lại tra tấn bức cung, thậm chí áp giải ta lên [Tru tội đài) chém đầu!"

"Hành động lần này căn bản là giết người có công, làm trái thiên cương"

"Hiện tại ta chỉ rơi vào U Minh, cũng không bị thiên đạo xóa đi, chính là chứng minh tốt nhất!"

Thấy thần chí của "Trì Yểu" khôi phục sự tỉnh táo, Bùi Lăng lập tức yên lòng, hắn cũng không có chút hứng thú nào với nguyên nhân cái chết của Trì Yểu".

Chỉ cần đối phương có thể trả lời vấn đề của hắn là được!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Chắc Trì Yểu tiền bối bị oan uổng, nhưng việc đã đến nước này nhiều lời vô ích"

"Bản tọa đã tìm về thân thể cho tiền bối, để báo đáp lại, tiền bối cần trả lời một vấn đề của bản tọa!"

"Trì Yểu" lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu nói: "Ngươi là đọa tiên!"

"Muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, nhất định phải thỏa mãn một yêu cầu của ta"

Bùi Lăng bình thản nói: "Tiền bối mời nói"

"Trì Yểu" nhanh chóng nói: "Lần này ta vẫn lạc là bị vu oan giá họa!"

"Ngươi phải tìm ra tên hãm hại ta cho ta, giao cho Long tộc xử trí, trả ta sự trong sạch!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức trầm mặc.

Không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật tru sát Giao Nhân chính tiên, vu oan giá họa cho "Trì Yểu" chắc là hắn!

Lúc trước hắn và hai vị tiền bối "Thế Vị", "Phi Vinh" đi cùng nhau, gặp phải sự truy sát của tiên nhân Thủy tộc, vì đề phòng tiết lộ thân phận, hắn đã dùng thân phận "Trì Yểu" giết ba tên chính tiên Giao Nhân tộc, tán tiên bị giết chết càng là vô số kể Chẳng trách, sau đó Long tộc và Giao Nhân tộc không tiếp tục tìm hắn gây rắc rối, hóa ra là "Trì Yểu" gánh tội thay hắn....

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nghiêm mặt nói: "Trì Yểu tiền bối, hãm hại cũng tốt, vu oan giá họa cũng được, xét đến cùng không để ý thân phận và lời giải thích của tiền bối, ngang ngược sát hại tiền bối là Long tộc!"

"Là Giao Nhân tộc!"

"Nếu tiền bối thật sự muốn báo thù rửa hận, không nên tìm cái gọi là kẻ cầm đầu căn bản không biết có tồn tại hay không"

"Mà nên trực tiếp tìm Long tộc!"

"Tìm Giao Nhân tộc!"

"Xin hỏi tiền bối, tên tiên nhân chém đầu tiền bối tên gọi là gì, lại là tu vi bực nào?"

"Trì Yểu" cau mày, liên tục lắc đầu, nói: "Kia là một vị Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc!"

"Nếu ngươi thật sự bằng lòng đi tìm Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc báo thù giúp ta, tất nhiên ta rất vui lòng"

"Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi"

"Nơi này là hồng hoang!"

"Long tộc và Giao Nhân tộc cực kỳ cường đại!"

"Bọn họ chấp chưởng chúng nước, tiên nhân như mây, tiên quan như mưa, có thể xưng vô cùng mạnh mẽ ngang ngược!"

"Mặc dù bây giờ ngươi đã thành tiên nhưng chỉ là một vị tiên nhân, đừng nói đối phó Long tộc, chỉ Giao Nhân tộc phụ thuộc Long tộc cũng có thể khiến ngươi có đi không về!"

Bùi Lăng rất bình tĩnh nghe, cuối cùng mới nói: "Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc là vị này sao?" hán vung ống tay áo một cái, một mặt thủy kính trong vắt lạnh lẽo lập tức hiện ra trong hư không.

Nói xong, 1098 chữ

Chương 3226: Ba ván cờ dang dở

Mặt kính trong veo óng ánh, trong chớp mắt cảnh tượng biến ảo chiếu rọi rõ ràng rành mạch một bóng dáng, hắn ta loại người nhưng sau tai mọc mang, tóc lam mắt lam, mặc một bộ áo bào thủy lam, quanh người có hơi nước quanh quẩn, khí tức rét lạnh như chấp chưởng đại đạo liên quan với "Băng"

Thấy tên Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc này, con ngươi "Trì Yểu" hơi co lại, lập tức gật đầu: "Không sai, là hắn.

Bùi Lăng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Vậy bản tọa đã báo thù cho tiền bối"

"Bản tọa và tên Tiên Quan chưởng đạo Giao Nhân tộc này từng gặp mặt, giết ba tên chính tiên cùng rất nhiều tán tiên thuộc hạ của hắn"

"Tiền bối chính là tán tiên, còn bản tọa giết ba tên chính tiên Giao Nhân tộc"

"Thù này có thể nói là báo đến thừa!"Lúc nói chuyện, cảnh tượng trong thủy kính huyễn hóa, hiện ra tình cảnh Bùi Lăng tru sát chính tiên Giao Nhân tộc.

Nhìn tình cảnh này, "Trì Yểu" cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng hắn ta vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên đầu đầu óc trống rỗng, lãng quên toàn bộ nghi ngờ của mình.

Ngây người một lát, "Trì Yểu" không cảm thấy có vấn đề gì, lúc này nói: "Được!"

"Đại thù đã báo, thoải mái!"

"Nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì?"

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, nói: "Bản tọa muốn biết vị trí tất cả ván cờ phi thăng dang dở!"

"Ván cờ phi thăng dang dở?"

"Trì Yểu" nghe vậy lập tức cau mày, suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói: "Đúng là ta đã vào mấy bàn Phù Sinh kỳ cục."

"Nhưng ta hạ cờ ở Bàn Nhai giới hậu thế, năm tháng nơi này do ‘Kim chưởng quản"

"Cựu không có quyền hành ở nơi đó"

"Chỉ là một cái bóng như thật mà giả"

"Lực lượng bị áp chế tới cực điểm, vì vậy rất nhiều thủ đoạn đều có thể lẩn tránh ván cờ"

"Ví dụ như vị trí năm tháng hồng hoang hiện tại của chúng ta là sân nhà Cựu"

"Lực lượng có thể thẩm thấu tới của ‘Kim’ cũng rất yếu ớt"

"Ở trong đoạn năm tháng này ‘Cựu lại gần như không gì không làm được...

"Ta đánh mấy bàn Phù Sinh kỳ cục, phần lớn đều thông qua cách mưu lợi để né tránh lực lượng của ‘Cựu trực tiếp thắng được ván cờ trên bàn cờ"

"Chỉ có ba bàn cờ cuối cùng mới thật sự vào ván cờ"

"Bàn cờ đầu tiên trong ba bàn cờ này tên là [Man Hoang lũ lụt l "Trong ván cờ này, mưa to bao trùm khắp nơi, cả ngày không ngớt, suối sông ngòi biển nhao nhao tăng vọt, bao phủ cả vùng, che đậy vạn vật, chúng sinh chết đuối!"

"Sau khi ta vào ván cờ xuất hiện ở trong một vương triều phàm nhân không có bất luận sức mạnh to lớn gì, vì lũ lụt nổi lên bốn phía, toàn bộ vương triều loạn cả một đoàn, vương thất dẫn theo triều đình lui về phía Hiên Viên sơn, sau đó chiếu lệnh thiên hạ, chiêu mộ nhân tài trị thủy, hứa trọng thưởng"

"Ta tiến về yết bảng, trèo lên Hiên Viên sơn yết kiến nhân viên quan trọng vương triều, nhận lấy thánh chỉ của quân vương phàm nhân"

"Một khi trị thủy thành công có thể đạt được tiên chức tương ứng, ‘Trị thủy"

"Ta luyện chế tiên bảo thước đo và quy củ, đi khắp thiên hạ, khéo léo dẫn dắt, giải quyết hồng thủy để nó chảy về hướng đông vào biển"

"Mỗi một chỗ đếu sẽ liên lạc với tộc quần nghỉ lại lân cận, hợp lực thi công"

"Trong thời gian này lại có rất nhiều dị tộc đến đây giúp đỡ, thậm chí có tộc quần chủ động dâng lên mỹ cơ coi như phụng dưỡng "Thế nhưng hồng thủy tràn lan, tình hình khẩn cấp, không rảnh để ý tới những việc râu ria không đáng kể này... "Mọi người đồng tâm hiệp lực, việc trị thủy cũng coi như thuận lợi"

"Nhưng lúc hồng thủy được khai thông đến Long môn có Long tộc và Thủy tộc ngăn cản, đây là chỗ gian nan nhất trong toàn bộ quá trình trị thủy!"

"Long tộc sinh ra cường đại lại hiệu lệnh chúng nước, có rất nhiều Thủy tộc là cánh chim, cho dù bên chúng ta cũng có không ít tộc quần đoàn kết nhất trí, nhưng lực lượng tổng thể vẫn yếu hơn Long tộc"

"Nơi đây phải có khả năng và thủ đoạn vô cùng cao minh, lựa chọn sử dụng điểm yếu nhất ở Long môn, không tiếc giá phải trả đục mở trận nhãn, sau đó dòng nước cuồn cuộn trút xuống."

"Sau đó nữa sẽ có một đoạn thời gian khá bình tĩnh, nhất định phải nhanh chạy tới Kiến Mộc tránh bị Long tộc trả thù"

"Chỉ cần leo lên Kiến Mộc có thể rời khỏi ván cờ này, quay về Phù Sinh cảnh "Ván cờ thứ hai là (Mười mặt trời bắt đầu)"

"Trận ván cờ này là ngọn nguồn của mười mặt trời ở hồng hoang"

"Lúc ta vào ván cờ ở trong một ngôi làng rất hoang vu.

"Thôn này ở Kỳ Cức Nguyên, nơi đây vốn cây rong um tùm, nhưng lúc đó lại gặp đại hạn không có một ngọn cỏ, ngàn dặm không gà gáy, chỉ có mặt trời giữa trời, nóng bỏng khó nhịn, nhân tộc, súc vật, dị tộc... Vô số người ngã lăn"

"Vào trong ván cờ này cần phải chú ý ngày nằm đêm ra, ngoài ra không có độ khó gì"

"Chỉ cần tìm được Kiến Mộc có thể trèo lên mộc mà đi, trở về hậu thế giống như [Man Hoang lũ lụt] "

"Ván cờ thứ ba là [Huyết nguyệt chi biến] "

"Đây là ván cờ khó khăn nhất trong ba bàn cờ!"

"Lúc ta vào ván cờ, là nơi nào đó có một tòa tế đàn cực kỳ nguy nga ở chỗ sâu nhất trong Thái Thệ cốc, mỗi lần huyết nguyệt dâng lên sẽ cử hành tế tự thanh thế thật lớn.

"Còn huyết nguyệt hiện thế, tất cả sinh linh quan sát huyết nguyệt đều tu vi tăng nhiều!"

1103 chữ

Chương 3227: Ba ván cờ dang dở (2)

"Chợt... Đọa hóa thành tàn tiên!"

"Ở trong ván cờ này, điều thứ nhất phải chú ý là không thể ngắm trăng!"

"Chỗ khó thứ hai thì ở chỗ số lượng tàn tiên rất nhiều!"

"Cho dù là ta cũng phải cẩn thận dò xét, một đường né tránh, trải qua gian nan hiểm trở tương đương mới tìm đến Kiến Mộc, trở về Phù Sinh cảnh...

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, hắn vừa hoàn thành chấp niệm của "Trì Yểu", hiện tại manh mối mà đối phương cho ra cơ bản không sai!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi: "Trong ba ván cờ này đều chỉ cần tìm đến Kiến Mộc, vậy là có thể phá cục?"

"Trì Yểu" nghe vậy khẽ lắc đầu, tiếng nói bình tĩnh: "Không phải chỉ ba ván cờ này, là tất cả ván cờ đều thông qua Kiến Mộc phá cục!"

"Dù là ván cờ [Trận chiến hồng hoang] này, cũng chỉ cần leo lên Kiến Mộc là có thể rời khỏi ván cờ"

"Hai vị đánh cờ kia nắm giữ ‘Thời gian!"

"Là ‘Trụ đạo!"

"Ở trong ván cờ này, dù làm ra bất kỳ lựa chọn gì đều là bên thua"

"Người thắng sẽ chỉ có hai vị đang đánh cờ kia!"

"Muốn nhảy ra khỏi bàn cờ, chỉ có ra tay từ phương diện ‘Không gian, từ Vũ đạo"

"Còn Kiến Mộc là thang lên trời, là trật tự căn bản của ‘Vũ đạo ở phương thế giới này.."

Nghe vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu.

Mặc dù "Trì Yểu" chỉ là tán tiên, nhưng dù sao cũng là tiên nhân thượng giới năm tháng hậu thế, sự hiểu biết của hắn ta với Phù Sinh kỳ cục tuyệt đối vượt qua tất cả tu sĩ chín tông Bàn Nhai giới!

Thậm chí sự hiểu biết của rất nhiều tiên nhân trong năm tháng hồng hoang cũng chưa chắc có thể so sánh với đối phương!

Dù sao, hắn ta không chỉ vào một bàn Phù Sinh kỳ cục!

Chỉ có điều, những lời mà đối phương nói ra cũng quá đơn giản.

Trước đó hắn trải qua ván cờ dang dở [Thanh Khâu luận đạo], hoàn toàn khác với lời nói của "Trì Yểu"!

Lúc ấy toàn bộ Thanh Khâu đều bị thiên kiếp phong tỏa kín kẽ.

Chứ đừng nói đi tìm Kiến Mộc, muốn rời khỏi Thanh Khâu cũng là một việc gần như không có khả năng hoàn thành.

Cuối cùng vẫn là "Không Mông" và "Mặc Côi" được hắn chỉ dẫn, thắng một trận luận đạo cuối cùng, cuối cùng ván cờ dang dở kia mới kết thúc...

So sánh ra, trong ba ván cờ mà "Trì Yểu" trải qua, mặc dù liên quan đến hồng hoang rất khó lường nhưng độ khó của ván cờ cũng quá dễ dàng!

Thế nhưng từng ván cờ phi thăng dang dở này đều liên quan đến tranh đấu giữa hai vị Tiên Tôn, chắc chắn không bình tĩnh như mặt ngoài.

Ba ván cờ mà "Trì Yểu" nói ra, hơn phân nửa trong đó cũng ẩn giấu bí mật rắc rối phức tạp, chỉ có điều hắn ta không phát hiện mà thôi...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức lại nói: "Không biết nguyên nhân cụ thể gây ra ba ván cờ này [Man Hoang lũ lụt], [Mười mặt trời bắt đầu], (Huyết nguyệt chi biến] là vì sao?"

Giọng nói "Trì Yểu" trầm thấp: "Ta cũng không biết!"

"Nếu ngươi thật sự muốn biết, sau khi vào ván cờ có thể điều tra kỹ càng"

"Tất cả ván cờ đều có ‘Nhân quả rất hoàn chỉnh.

"Nhân quả trong những ván cờ này đều cất giấu cơ duyên và tạo hóa cực lớn"

"Có thể là tiên chức, có thể là ‘Bản nguyên đại đạo, thậm chí có thể là ‘Biểu tượng.."

"Thế nhưng chín tông nhân tộc vào vô số ván cờ, đều là trực tiếp tìm kiếm Kiến Mộc phi thăng "Sự tồn tại thật sự có thể thông qua cởi ra ‘Nhân quả hoàn thành ván cờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ván cờ "Nhân quả"...

Cách phá cục của hắn trong ván cờ dang dở [Thanh Khâu luận đạo] chắc là giải ván cờ "Nhân quả", đạt được thu hoạch là pháp tắc "Thời gian"..

Không!

Nói đúng ra là pháp tắc "Thời gian" cùng cơ hội trở thành kỳ thủ một lần!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hỏi tiếp: "Ngoại trừ ba bàn cờ này, tiền bối còn biết tình huống của ván cờ khác không?"

"Trì Yểu" khẽ lắc đầu, nói: "Ta chỉ biết hiện tại hồng hoang có rất nhiều dị tượng, ví dụ như chúng tiên lâm trần, ví dụ như “Quyệt... Mỗi một thứ đều tương ứng một ván cờ"

"Tất cả trong năm tháng đều do hai vị kia bố cục.."

"Nhưng ta không chân chính vào những ván cờ kia, nên biết không nhiều"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy vị trí cụ thể và cách tiến vào của ba ván cờ này là như thế nào?"

"Trì Yểu" nói: "Ta tiến vào ván cờ từ Phù Sinh cảnh hậu thế, về phần hiện tại nên tiến vào như thế nào thì không biết:

"Về phần vị trí của bọn nó...

"I Man Hoang lũ lụt] tác động đến toàn bộ mặt đất.

"Nhưng vị trí lúc ta vào ván cờ là một mảnh đầm lầy đã bị dìm ngập, nước có thể chạm đến mắt cá chân, nó tên Di Vọng trạch ở phía đông Kiến Mộc, cách khoảng hơn năm ngàn vạn dặm"

"Nơi này ở giữa Hoắc Sơn sơn mạch, Túy Xuân Lộc, Yến Long phong và Tố Huy Xuyên...

"Trong đó nghe đồn Hoắc Sơn sơn mạch có địa thế thiên nhiên, trấn áp tiên nhân dị tộc xúc phạm thiên cương thời viễn cổ nào đó; Túy Xuân Lộc là nơi thiên tài địa bảo tụ tập, quanh năm linh khí dạt dào, bốn mùa bất bại; Yến Long phong từng có tiên nhân mở tiệc chiêu đãi Long tộc chấp chưởng chúng nước giới này, vì vậy đặt tên như vậy; Tố Huy Xuyên có Thủy tộc ẩn hiện, trong Thủy tộc có vài người tính tình tàn nhẫn hiếu chiến, có vài người không thích nhiều chuyện... Lúc đi ngang qua nơi đây, có đôi khi rất dễ dàng, có đôi khi rất khó giải quyết, chủ yếu là xem khí vận"

1102 chữ

Chương 3228: Ba ván cờ dang dở (3)

" [Mười mặt trời bắt đầu], thôn xóm ta vào ván cờ có một con suối, cho dù mười mặt trời nhô lên cao cũng có thể chậm rãi chảy ra một chút nước suối, cũng chính vì lý do này nên thôn kia mới không hoàn toàn hoang phế.

"Kỳ Cức Nguyên ở tây nam Kiến Mộc cách khoảng tám ngàn vạn dặm"

"Giữa hai bên cách Hích Đô, Xuy Mộng lĩnh và Long Đào lâm"

"Hích Đô là chỗ ở của Hích Tử, phía sau là U Đô mười ba thành, căm hận người sống, thủ đoạn quỷ dị "Xuy Mộng lĩnh là chỗ nghỉ lại của nhất tộc Kỳ Tước, nó thích huyết thực, càng thích yêu tộc"

"Còn Long Đào lâm... Chính là nơi Long Bá tiên nhân vẫn lạc biến thành "Lúc mười mặt trời nhô lên cao, có Long Bá trục nhật, kết quả vẫn lạc, chỗ hắn vẫn lạc vốn là một mảnh hoang vu, sau này rừng rậm chớp mắt mà lên, nhánh như Cầu Long, hoa loại đào, cao lớn nguy nga như núi cao biển rộng"

"Sinh linh tiến vào trong đó sẽ không cách nào tự điều khiển bắt đầu trục nhật, đến chết mới thôi"

"Về phần [Huyết nguyệt chi biến].

"Lúc ta vào ván cờ đã xuất hiện bên cạnh toà tế đàn Thái Thệ cốc kia"

"Nơi này ở phía đông bắc Kiến Mộc cách 7891 vạn dặm"

"Giữa đôi bên cách Nhạc Ba giang, Tương Tư hải vực và Trụy Tiên uyên"

"Nhạc Ba giang chướng khí mọc lan tràn, trên đó vạn mây độc tập trung, vạn năm không tiêu tan, chính tiên trở xuống đều có khả năng vẫn lạc;"

"Tương Tư hải vực là địa bàn nhất tộc Giao Nhân, Giao Nhân giỏi lấy tiếng ca mê hoặc thần trí sinh linh, làm sinh linh ra biển, tự tiến vào biển sâu, trở thành con mồi của bọn chúng"

"Dần dà đã có lời đồn, cho rằng những sinh linh kia là quá nhớ nhung thân hữu người yêu đã chết, cho nên mới lạc lối trong hải thị thận lâu, không cách nào trở về trên bờ... Vì vậy tên là ‘Tương Tư hải vực"

"Trụy Tiên uyên lại là một tòa vực sâu cực kỳ rộng lớn, lai lịch mỗi người nói một kiểu, đã không thể kiểm tra, cái tên ‘Trụy Tiên là để hình dung sự hiểm trở của nó, dù là tiên nhân rơi vào trong đó cũng khó cứu.."

Bùi Lăng lập tức ghi nhớ những điều này, suy nghĩ, đột nhiên lại nói: "Ngươi cũng biết Vĩnh Dạ hoang mạc phong ấn ai?"

Lúc trước "Trì Yểu" này hạ giới lâm trần, chính vì một lần nữa phong ấn vị kia trong Vĩnh Dạ hoang mạc!

Khi đó hắn vẫn tưởng người bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc là một vị đọa tiên bình thường.

"Trì Yểu" là tiên nhân thượng giới, phát hiện phong ấn khác thường đã hạ giới gia cố cấm chế, điều này rất bình thường.

Vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề trong này.

Nhưng bây giờ...

Nếu người phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc vẫn luôn là thiên kiếp...

Vậy việc "Trì Yểu" hạ giới....

Lúc này, lại nghe "Trì Yểu" bình thản nói: "Là một đọa tiên làm trái rất nhiều thiên cương"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, hỏi tiếp: "Nếu là đọa tiên, tiền bối có biết tôn hiệu của vị đọa tiên kia?"

"Trì Yểu" lạnh nhạt nói: "Tiên bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi.

"Mặc dù phần lớn tiên nhân đều tuân thủ nghiêm ngặt thiên cương, sẽ không làm những hành động ngang ngược.

"Nhưng chư thiên vạn giới từ xưa đến nay sẽ có một bộ phận tiên nhân làm xằng làm bậy, phải nhận xử phạt"

"Số lượng đọa tiên làm trái thiên cương rất nhiều, sao ta có thể biết toàn bộ?"

Thấy "Trì Yểu" hoàn toàn không có bất kỳ hiểu biết gì với tình huống của Vĩnh Dạ hoang mạc, Bùi Lăng nhướn mày, hắn cảm thấy hình như chuyện này có che giấu bí mật gì đó không muốn ai biết...

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại mở miệng: "Vãn bối còn có một vấn đề cuối cùng"

"Trong năm tháng hậu thế, rốt cuộc ‘Thanh Thuyên giới thiên xảy ra chuyện gì?"

Tin tức "Thanh Thuyên giới thiên" có biến, là tin tình báo lấy được lúc tiến hành liên hệ với Lưu Lam hoàng triều trên thượng giới trước khi tiến vào Phù Sinh cảnh.

Trước đó hắn đăng đỉnh Kiến Mộc cảm ứng được sự triệu hoán của chư thiên, trong đó "Thanh Thuyên giới thiên" là giới thiên duy nhất có thể khiến hắn trở lại năm tháng bình thường.

Chỉ có điều, cũng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có...

Lúc này hắn không biết rốt cuộc "Thanh Thuyên" giới thiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng tương tự "Trì Yểu" đến từ năm tháng hậu thế là tiên nhân thượng giới, chắc chắn biết điều gì đó.

"Trì Yểu" im lặng chốc lát, một hồi lâu sau mới nói ra từng câu nói tối nghĩa: "Thanh Thuyên giới thiên.."

"Việc này liên quan đến thiên cơ, chỉ có tiên nhân chưa từng xúc phạm kỷ cương thượng giới mới có thể cùng nghe.

"Ngươi chính là đọa tiên, nói việc này cho ngươi là tiết lộ thiên cơ, cũng là làm trái thiên cương!"

"Nếu ngươi muốn biết, nhất định phải làm một chuyện cho ta!"

Bùi Lăng không do dự, lập tức nói: "Được!"

"Nhưng chuyện này không thể vượt qua thực lực hiện tại của vãn bối"

"Nếu không, dù vãn bối muốn hỗ trợ cũng là có lòng không có sức"

"Trì Yểu" nhẹ gật đầu, nói: "Mặc dù bây giờ ngươi đã tìm lại thân thể cho ta, nhưng ta không thuộc về đoạn năm tháng này.

"Hiện tại vẫn lạc trong đoạn năm tháng này, đã trở thành một bộ phận của đoạn năm tháng này!"

"Chỉ cần ván cờ không thật sự kết thúc, ta sẽ liên tục lặp lại tất cả trải nghiệm trong đoạn năm tháng này"

"Từ lúc bắt đầu trà trộn với Đại Thừa Bàn Nhai giới cùng vào ván cờ, trà trộn vào Vạn Tiên hội dò xét tin tức, Long tộc bắt lại, chém đầu, vẫn lạc... Vòng đi vòng lại"

Chương 3229: Ba ván cờ dang dở (4)

"Loại luân hồi không có cuối cùng, không cách nào giãy giụa, không cách nào thoát khỏi này càng tuyệt vọng hơn trực tiếp vẫn lạc!"

"Việc mà ta muốn ngươi làm là đưa ta về năm tháng hậu thế bình thường!"

"Hiện tại việc này không hề khó với ngươi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng bình tĩnh nhẹ gật đầu.

Hiện tại hắn đã là Kim Tiên, "Trì Yểu" có thể thông qua ván cờ phi thăng dang dở, vậy lại càng đơn giản với hắn!

Cho dù mang thêm một bộ hồn thể, lấy thực lực hôm nay của hắn cũng không có độ khó gì.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đáp: "Không có vấn đề!"

"Rốt cuộc Thanh Thuyên giới thiên đã xảy ra chuyện gì?"

"Trì Yểu" tiếng nói trầm thấp: "Đó là một ván cờ"

"Nhưng ta cũng không biết tình huống cụ thể"

"Chỉ nghe nói.."

"Thanh Thuyên giới thiên xuất hiện thêm một vị Tiên Vương!"

Uyển thành.

Phủ thành chủ.

Trong quảng điện ảm đạm bối rối, rèm châu buông xuống, phía dưới thềm son váy khói trùng trùng điệp điệp, U Hồn nữ tiên thị vệ chấp kích đứng đó, mũi nhọn lập lòe ánh sáng lạnh, chiến váy tươi sáng. Phía sau bức rèm che, Bùi Lăng hóa thành dáng vẻ "Phiên Na" khí thế to lớn ngồi đó, hắn mắt sáng như đuốc, xuyên qua khoảng cách rèm châu đã thấy "Ly Thiến", "Thải Dung" cùng các U Hồn nữ tiên lần lượt đến đây, sau khi đứng dưới thềm son hành lễ lại được Bùi Lăng phân phó đứng hầu ở bên, tiếp tục chờ đợi nữ tiên khác đến.

Chẳng mấy chốc, theo mấy tên U Hồn nữ tiên cuối cùng đi vào hành lễ, nữ tiên thị vệ lĩnh mệnh trước đó tiến lên phục mệnh nói: "Thành chủ, chư vị đồng tộc đã đến đủ"

"Kính xin thành chủ đưa ra chỉ thị!"

Trên bảo tọa, ánh mắt Bùi Lăng đảo qua đám nữ tiên đông đảo, xác định tất cả U Hồn nữ tiên từng dùng hình cho mình, cộng thêm được hệ thống đưa tặng đều có mặt ở đây, không bỏ sót một ai, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu.

Ngay sau đó, hắn tiếng nói rộng lớn: "Ngủ đi!"

Tất cả U Hồn nữ tiên không có chút sức chống cự nào đều thiếp đi trong nháy mắt.

Bùi Lăng duỗi tay, lòng bàn tay lập tức thêm một cái Dưỡng Hồn túi khí tức cường đại, trận văn phức tạp.

Hắn tâm niệm vừa động, U Hồn nữ tiên cả điện không tự chủ được phi không mà lên, hóa thành một luồng hơi khói màu mực như thiên hà cuốn ngược, trùng trùng điệp điệp chui vào trong Dưỡng Hồn túi.

Làm xong tất cả, quanh người Bùi Lăng chầm chậm dập dờn như gợn nước, trong chớp mắt khôi phục khuôn mặt trang phục ban đầu.

Lúc này, một bóng dáng giống hắn như đúc đột nhiên xuất hiện bên cạnh bảo tọa. Huyền bào phần phật, khí tức nội liễm, chính là phục khắc thể mà hắn vừa phái đến Hiệt thành.

Hiện tại, bên hông phục khắc thể cũng treo một cái Dưỡng Hồn túi khí tức không tầm thường.

Sau khi phục khắc thể xuất hiện lập tức tan thành mây khói, trở về bản thể Bùi Lăng. Dưỡng Hồn túi treo bên hông thì tự phát bồng bềnh, rơi vào trong tay Bùi Lăng. Nhìn ba cái Dưỡng Hồn túi giống nhau như đúc trước mặt, Bùi Lăng khẽ gật đầu.

Trong ba cái Dưỡng Hồn túi này, một cái chứa "Phiên Na" có pháp tắc thời gian, dù bên ngoài trôi qua bao lâu, bên trong đều chỉ là một cái chớp mắt; một cái chứa rất nhiều U Hồn nữ tiên Uyển thành, bọn họ đều đã chìm vào giấc ngủ sâu dài dằng dặc; cái cuối cùng do phục khắc thể mang về thì chứa "Trì Yểu" cùng tất cả tàn hồn chín tông vẫn lạc ở hồng hoang.

Dù sao, ngay cả "Trì Yểu" cũng cứu được, những người khác cũng thuận tiện... Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào phía trên Hoàng Tuyền.

Nước sông đục vàng cuồn cuộn chảy xuôi, trong u ám bối rối lăn tăn, thế nước mênh mông phát động sóng gió, rung chuyển trên mặt sông, chiếu rọi ra cái bóng mười ba thành U Đô.

Lúc này, lấy U Đô thành ở chỗ sâu nhất cầm đầu, cái bóng mười ba thành đều đang chậm rãi ngọ nguậy như là hung thú quái đản sắp nhảy lên, họa loạn tứ phương Tử vong và hỗn độn xen lẫn vặn vẹo, vô số quyền hành, trật tự, "Bản nguyên"... Liên tục giao thủ, tiêu tán ra lực lượng lớn cuồn cuộn, hủy diệt quanh mình, hư không liên tục vỡ nát, sau đó lại không ngừng vững chắc, bốn phương tám hướng như xa như gần, lúc xa lúc gần, quỷ dị, hỗn loạn, tử ý mênh mông.

Bùi Lăng chỉ nhìn thoáng qua đã nhắm hai mắt, đánh ra một pháp quyết khí tức mênh mông, tiếng nói rộng lớn:

"Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!" Tiếng nói vừa ra, khí tức của hắn ầm vang biến hóa, lúc này hắn là thiên đạo, hắn là thẩm phán, hắn là vòm trời, trong tối tăm là một sự tồn tại nào đó không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả! Trong toàn bộ U Minh lập tức hiện ra vô số kẽ nứt to lớn.

Bùi Lăng mở hai mắt ra, tất cả kẽ nứt cùng nhau mở ra, từng con ngươi to lớn, lạnh lẽo trải rộng mỗi một tấc hẻo lánh của U Minh! Tiên chức "Diệt thế". Tiên thuật diệt thế.

Ngay sau đó, U Minh rộng lớn như một miếng bánh ngọt yếu kém bị lực lượng lớn đè ép, vết rách giăng khắp nơi, không gian điên cuồng rung chuyển, trong lúc thoáng qua như hoàn toàn hôi phi yên diệt, không còn tồn tại.

Ngay lúc hai mắt Bùi Lăng sắp mở ra hoàn toàn, khí tức tử vong vô cùng kinh khủng ầm vang tản khắp, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ U Minh.

Tử khí nồng đậm như thực chất, sương mù tối tăm mờ mịt chen chúc tới từ bốn phương tám hướng, trong chớp mắt hóa thành mây đen cuồn cuộn, che khuất tất cả con ngươi!

1096 chữ

Chương 3230: Ba chuyện...

Là U Minh chi chủ ra tay!

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, pháp quyết trên mười ngón lại thay đổi, đang muốn tiếp tục thi triển tiên thuật chợt thấy cả người nhẹ bẫng, cảm giác thiếu thốn ban đầu đột nhiên hoàn chỉnh, hồn phách không trọn vẹn của hắn lại trở nên hòa hợp hoàn mỹ, không có vấn đề.

Cùng lúc đó, sinh cơ bừng bừng tuôn ra cuồn cuộn từ trong cơ thể, trên dưới cả người lại không có bất kỳ tử khí gì quấn lấy.

Phân hồn trở về!

Bên Long Hậu đã thắng!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, một bóng dáng cung trang búi tóc cao, khí độ ung dung uy nghiêm xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng.

Tự Hàn Ung ưu nhã cao quý như trước, chỉ có điều lúc này mái tóc lam dày của nàng đã hóa thành vô số rắn hủy nhúc nhích, lân phiến lam lục đan xen, trong lờ mờ vẫn chiết xạ ra ánh sáng lạnh băng khiếp người, da tuyết tái nhợt như chết, như có ngàn vạn bóng chồng đan xen, tùy thời tùy chỗ đều hóa thành sự tồn tại không cách nào tượng, tứ tán thôn phệ.

tưởng Khí tức u lãnh, hỗn loạn, sa đọa, bóng tối như thủy triều cuồn cuộn, bành trướng ở đuôi lông mày khóe mắt của Long Hậu, như muốn bộc phát!

Không do dự chút nào, Tự Hàn Ung một phát bắt lấy cánh tay Bùi Lăng, tiếng nói ngắn gọn: "Đi!"

Tiếng nói vừa dứt, hai bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

U Đô thành.

Cung điện nguy nga yên tĩnh, lúc này đã tàn tạ không chịu nổi.

Trụ cao ngổn ngang lộn xộn đã sụp đổ hơn phân nửa, cành lá đen nhánh đầy sức sống đều hóa thành tro bụi, lộn xộn bay cả điện.

Linh hoa đỏ trắng đan xen cũng suy tàn như mưa. 99999 tầng thềm son như là dãy núi sụp đổ, ngay cả hình dáng bậc thang đều mơ hồ không rõ.

Bóng dáng cao lớn trên bảo tọa đen nhánh chậm rãi đưa tay, hắn ta cổn miện đầy đủ, chỉ có điều lưu châu đều đang chấn động kịch liệt, trong kim ngọc đan xen có tiếng gió mát phá vỡ sự tĩnh mịch lâu dài ở nơi đây.

Dưới bàn tay tái nhợt, (Sinh tử sách] không gió mà bay, nhanh chóng lật đến một trang cuối cùng.

Đã thấy phía trên thư quyển trống rỗng, tên Bùi Lăng biến mất không thấy gì nữa!

Sau lưu châu, U Minh chi chủ nhíu mày nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Mặc dù thực lực của Long Hậu Long tộc đã không còn đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn là Tiên Vương.

Còn có tên nhân tộc kia, chỉ là cảnh giới Kim Tiên nhưng thủ đoạn của hắn... Cho dù hắn ta là Tiên Vương cũng phải đối phó thật cẩn thận!

Đáng tiếc...

Vừa rồi giao thủ với Long Hậu, hắn ta từng đề nghị Long Hậu cùng phân chia biểu tượng của tên nhân tộc kia. Nhưng cũng không biết Long Hậu đã xảy ra chuyện gì, đưa cho cơ hội thành Tôn dễ như trở bàn tay lại không cần, còn trực tiếp từ chối hắn ta...

Đây là lần cuối cùng hắn ta và tên nhân tộc kia gặp mặt.

Bỏ lỡ cơ hội lần này, không có khả năng cầm lấy biểu tượng "Tương lai" nữa...

Suy nghĩ đến đây, U Minh chi chủ chậm rãi khép lại [Sinh tử sách .

1Quảng điện đã thành đống đổ nát bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ.

Lúc cung điện nhanh chóng khôi phục như thường, từng con ngươi trong cả U Minh cũng khép kín, biến mất, hư không tàn tạ, địa thế thành trì bị phá hủy, hư không thay đổi lớn... Đều phục hồi thành dáng vẻ ban đầu.

Khí tức "Diệt thế" dần tán đi.

Chẳng mấy chốc, U Minh khôi phục vẻ tĩnh mịch yên tĩnh ban đầu...

Hồng hoang.

Thuỷ tinh cung.

Sóng biếc mênh mông, cơn gió dài như lược chải vuốt gợn sóng ra đường vẫn như lẫn phiến.

Bỗng nhiên, hai bóng dáng xuất hiện trong nội điện Chính là Bùi Lăng và Long Hậu.

Vừa về tới nơi đây, Tự Hàn Ung đã bước ra một bước, vung làn váy ngồi xuống, nàng ngồi ngay ngắn giữa bảo tọa, ngoại trừ đôi mắt xanh thẳm vẫn bình thản như trước, toàn bộ thể xác đều đang chậm rãi nhúc nhích như hóa thành vô số sâu bọ, rắn hủy, xúc tu, mắt dọc tụ hợp lại, sắp sụp đổ, lại sắp dung hợp thành sự tồn tại quái dị khó có thể tưởng tượng...

Khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn, sa đọa... Sôi trào mãnh liệt, khiến bảo tọa, thềm son, trướng thêu, minh châu cùng đủ loại bày biện đều bắt đầu lo lắng run rẩy như không chịu nổi sự tiêm nhiễm như thế, trong chớp mắt đã muốn đọa hóa thành sự vật thiên hình vạn trạng.

Thấy thế, Bùi Lăng lập tức hỏi: "Long Hậu nương nương bị thương rồi sao?"

Tự Hàn Ung nghe vậy lại khẽ lắc đầu, tiếng nói bình thản: "U Minh chi chủ vẫn chưa đả thương được bản cung!" Nói xong, nàng lại hỏi, "Hai nguyện vọng còn lại của ngươi là cái gì?"

Bùi Lăng im lặng, hiện tại Tự Hàn Ung đã tìm về phân hồn cho hắn, hoàn thành yêu cầu thứ nhất.

Hai nguyện vọng còn lại...

Ừ...

Trực tiếp nói ra như vậy, hình như không quá phù hợp...

Hơn nữa, nếu Long Hậu không đồng ý...

Lúc này, thấy Bùi Lăng chậm chạp không mở miệng, Tự Hàn Ung lạnh lẽo nói: "Hiện tại bản cung đã xảy ra một vài vấn đề nhưng vẫn là Tiên Vương!"

"Ngươi không cần lo lắng"

"Thực lực hiện tại của bản cung đủ để hoàn thành báo đáp cho ngươi!"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng đã thấy thể xác Tự Hàn Ung đột nhiên rung chuyển một trận, chín mươi chín sợi xúc tu trắng bệch ầm vang nhô ra từ sau lưng nàng!

Lít nha lít nhít mắt dọc mở ra trên mỗi một tấc xúc tu, ánh mắt lạnh băng tĩnh mịch nhìn về phía bốn phương tám hướng.

1109 chữ

Chương 3231: Ba chuyện... (2)

Cùng lúc đó, toàn bộ nội điện như rơi vào hầm băng, khí tức sa đọa, tối tăm nồng đậm như thực chất!

Bùi Lăng nhướn mày, trạng thái hiện tại của Tự Hàn Ung rõ ràng không bình thường!

Hơn nữa, dường như càng ngày càng nghiêm trọng!

Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng nói: "Hai chuyện còn lại để sau này hãy nói.

"Rốt cuộc trên người Long Hậu nương nương đã xảy ra chuyện gì?"

"Phải làm như thế nào mới có thể khôi phục biểu tượng của nương nương?"

Tự Hàn Ung nghe vậy vẫn lắc đầu, dường như tâm niệm chuyển một cái, nàng lại nhẹ nhàng nói: "Từ giờ trở đi, bản cung gọi ngươi là ‘Phu quân, ngươi gọi bản cung là ‘Hàn Ung"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng trong lòng cực kỳ vui mừng.

Rất không tệ!

Long Hậu nương nương đã chủ động như này, vậy...

Thế là, Bùi Lăng trực tiếp đi ra phía trước, cũng ngồi xuống phía trên bảo tọa, đồng thời ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tự Hàn Ung, rất vui nói: "Hàn Ung, bây giờ thân thể của ngươi như thế nào?"

"Đau ở chỗ nào? Phu quân xoa bóp giúp ngươi một cái.."

Hiện tại tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ, Long Hậu nương nương sớm nói như vậy, vừa rồi hắn cần gì phải giả vờ như vậy?

Thấy Bùi Lăng lại trực tiếp như thế, trong chốc lát Tự Hàn Ung hơi không kịp phản ứng, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã khôi phục sự bình tĩnh, tiếng nói thản nhiên: "Phu quân, hiện tại bản cung cực kỳ tốt"

Lúc đang nói chuyện, Tự Hàn Ung không hề có ý giãy giụa gì, theo tiếng nói của nàng vừa ra, "Hỗn Độn thái" của nàng lập tức tán đi, hình dáng vẻ ngoài thuần mỹ nhưng không mất uy nghiêm cũng nhanh chóng ổn định lại, khí tức hoàn mỹ lưu chuyển nhét đầy.

Cùng lúc đó, khí tức của nàng rõ ràng khôi phục, không còn dao động như trước đó.

Nhìn tình cảnh này, ngay lúc trong lòng Bùi Lăng thấy ngạc nhiên, lại nghe Tự Hàn Ung nghiêm nghị nói: "Bản cung vi phạm ý của ‘Kim, cho nên bản cung đã mất đi tất cả ‘Biểu tượng trong năm tháng do ‘Kim chưởng quản "Trong tình huống bình thường, bản cung sẽ trực tiếp biến mất trong đoạn năm tháng này, về sau do một vị Tiên Vương khác thay thế vị trí của bản cung, tọa trấn hồng hoang!"

"Vị Tiên Vương mới kia sẽ có được tu vi giống với bản cung, ‘Biểu tượng giống vậy, tên giống vậy, còn có vẻ ngoài giống vậy."

"Kể từ đó, vị Tiên Vương kia chắc chắn sẽ ra tay trước khi phu quân leo lên Kiến Mộc"

"Tiếp theo, nhân tộc muốn thắng, phu quân chắc chắn phải ra tay theo...

"Cuối cùng tất cả đều sẽ trở lại ván cờ của hai vị kia một lần nữa.."

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc Thanh Khâu, "Tế"!

Trong ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] kia, tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc "Tế" chân chính đã bị cái gọi là tỷ tỷ của nàng thay thế!

Hơn nữa, chuyện này qua đi, toàn bộ Thanh Khâu, tất cả Cửu Vĩ Hồ tộc đều không cảm thấy bất kỳ điều không ổn nào.

Cứ như vị tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc kia vốn là vị hiện tại!

Hiện tại trạng thái của Long Hậu không đúng, chính vì gặp được tình huống giống với "Tế"?

Đúng...

Lúc hắn leo lên Kiến Mộc, điểm quan trọng nhất là Long Hậu không thể ra tay!

Long Hậu không ra tay, "Cựu" sẽ trực tiếp rơi vào thế yếu trong Phù Sinh kỳ cục!

Là Tiên Tôn, "Cựu" không có khả năng thờ ơ như vậy.

Thế là, hắn ta trực tiếp sửa chữa năm tháng "Quá khứ", đổi vị Tiên Vương Tự Hàn Ung này trên cả tuyến thời gian...

Chỉ có điều, vì sao "Cựu" không thành công?

Lúc đang suy nghĩ, lại nghe Long Hậu tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại bản cung không chỉ tồn tại trong năm tháng do ‘Kim’ chưởng quản, còn tồn tại trong một đoạn năm tháng làm trái thiên cương"

"Ở trong đoạn năm tháng làm trái thiên cương kia, bản cung có ‘Biểu tượng và kinh lịch hoàn chỉnh"

Nói đến đây, Tự Hàn Ung mắt sáng như đuốc, sáng rực nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói lập tức hoà hoãn, "Máu chốt những năm tháng ấy là phu quân!"

"Chỉ cần phu quân không vẫn lạc, chỉ cần bản cung không phủ nhận những năm tháng ấy... ‘Kim’ không cách nào hoàn toàn xóa bỏ bản cung!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu được.

Đoạn năm tháng làm trái thiên cương mà Tự Hàn Ung nói tới là câu chuyện do nhân tộc soạn bậy kia!

Hiện tại câu chuyện này đã bị lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn biến thành hiện thực!

Đây là quyền hành của "Yếm Khư" tiên tôn!

Không phải "Cựu" không có cách nào đổi đi vị Tiên Vương Tự Hàn Ung này, mà là bị "Yếm Khư" tiên tôn chặn đường!

Tranh đấu giữa bốn vị Tiên Tôn cũng không phải là "Yếm Khư" tiên tôn và "Ly La" tiên tôn một chọi một; "Cựu" và "Vị" một chọi một...

Chẳng trách...

Từ lúc hắn nhìn thấy Tự Hàn Ung, Tự Hàn Ung đã không cách nào duy trì nguyên trạng, thỉnh thoảng tiến vào "Hỗn Độn thái"...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn qua Long Hậu đã hoàn toàn ổn định vẻ ngoài ban đầu, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Vừa rồi đối phương đột nhiên chủ động đề nghị muốn phu thê tương xứng với hắn, hóa ra chỉ là vì mượn dùng lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn, cũng không phải là...

Ách...

Bùi Lăng cười gượng hai tiếng, lưu luyến không rời thu lại cánh tay ôm vòng eo tinh tế của Tự Hàn Ung. Sắc mặt Tự Hàn Ung hơi dịu đi, ngay sau đó lại hỏi: "Hai tâm nguyện còn lại của phu quân là cái gì?" Bùi Lăng lấy lại tinh thần, sau khi hơi do dự lại nhanh chóng nói: "Hai chuyện này để sau hãy nói"

"Nhưng không biết ba chuyện mà Hàn Ung muốn ta làm là cái gì?"

1106 chữ

Chương 3232: Ba chuyện... (3)

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, nói: "Được!"

"Bản cung muốn phu quân làm ba chuyện, chuyện thứ nhất là trưởng tử ‘Tiềm Mang của bản cung đột nhiên mất tích, bản cung muốn phu quân tìm ‘Tiềm Mang về cho bản cung"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng nhíu mày khó hiểu hỏi: "Hàn Ung là Tiên Vương, tất cả phương thế giới này đều không có bí mật gì ở trong mắt ngươi."

"Tiềm Mang điện hạ mất tích, nếu ngay cả ngươi cũng không cách nào tìm được, sao ta có thể tìm ra tung tích của hắn?"

Tự Hàn Ung lắc đầu, giải thích: "Tiên Vương có thể sử dụng tất cả mọi thứ của một phương thế giới như tiên chức, Bản nguyên, pháp tắc, trật tự...

"Nhưng Tiên Vương cũng không phải không gì không biết!"

"Lần này ‘Tiềm Mang mất tích chính là như thế.

"Bản cung đã sử dụng tiên chức ‘Quan Thiên của Thanh Khâu, tìm khắp chư thiên vạn giới cũng không tìm được tung tích của hắn"

"Tình huống hiện tại, khả năng duy nhất là ‘Tiềm Mang đã không còn ở đoạn năm tháng này!"

"Phu quân cũng không thuộc về đoạn năm tháng này!"

"Vì vậy, chờ sau khi phu quân trở lại năm tháng ban đầu, thỉnh cầu tìm ‘Tiềm Mang’ cho bản cung"

Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức thấy hơi kỳ quái.

Dù hắn trở lại năm tháng hậu thế, thật sự tìm được vị Thái tử Long tộc này...

Điều này có ý nghĩa gì với Tự Hàn Ung?

Đưa Thái tử Long tộc trở về năm tháng hồng hoang?

Ừ...

Vẫn nên đưa Tự Hàn Ung đến năm tháng hậu thế thì tốt hơn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Chờ sau khi trở lại năm tháng ban đầu, ta sẽ tìm kiếm "Tiềm Mang’ cho Hàn Ung"

Sắc mặt Tự Hàn Ung bình tĩnh không lay động, còn nói thêm: "Bản cung đã bị ‘Kim xóa đi ‘Biểu tượng trong đoạn năm tháng này"

"Một khi bản cung xảy ra chuyện, ‘Yểu Du và ‘Yểu Nguyệt chắc chắn cũng sẽ tan thành mây khói"

"Hoặc cũng bị thay thế bởi hai người khác, vẻ ngoài cũng là Long tộc... "

"Bởi vậy, chuyện thứ hai mà bản cung muốn phu quân làm là đưa hai nữ nhi này đi, chăm sóc thật tốt thay cho bản cung Đưa "Yểu Du" và "Yểu Nguyệt" đi?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng trong lòng lập tức mừng như điên.

"Yểu Nguyệt" là Long tộc còn nhỏ thì cũng thôi, nhưng "Yểu Du"...

Nàng là chính tiên trời sinh!

Sinh ra có vẻ ngoài hoàn mỹ vô khuyết, dáng vẻ thướt tha yểu điệu, mắt vàng tóc vàng, lại còn có được huyết mạch Long tộc thuần chính và cường đại nhất...

Khụ khụ...

Đừng nói Long Hậu tự mình gửi gắm, dù không phải nể mặt Long Hậu, hắn cũng nhất định phải giúp chuyện này!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói lời lẽ chính nghĩa: "Tuyệt đối không thành vấn đề!"

"Ta nhất định sẽ chăm sóc hai vị công chúa điện hạ ‘Yểu Du và ‘Yểu Nguyệt’ thật tốt"

"Kính xin Hàn Ung đừng lo lắng!"

Nói đến đây, hắn luôn cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó, nghiêm túc suy nghĩ lại nhanh chóng nói, "Đúng rồi, trong hành cung có Giao Nhân nữ tiên ‘Thi Thấm và Giao Long ‘Hi Ngao đều là hảo hữu chí giao của ‘Yểu Du""

"Vì để chăm sóc ‘Yểu Du tốt hơn, không bằng để ta đưa ‘Thi Thấm và ‘Hi Ngao đi cùng"

"Như thế, ‘Yểu Du cũng có bạn."

Trận chiến hồng hoang, nhân tộc trảm xong Kiến Mộc, bước kế tiếp là tiến đánh U Minh!

Sau đó nữa là quét ngang phương thế giới này!

Hiện tại Long tộc có thực lực cường thịnh nhưng sau khi Kiến Mộc bị trảm, U Minh bị hủy diệt, ít nhất nhân tộc đã xuất hiện hai vị Tiên Vương!

Lúc đó, giữa nhân tộc và Long tộc chắc chắn có một trận chiến Hơn nữa, trận chiến này cũng giống với U Minh, nhân tộc tất thắng!

Nếu "Hi Ngao", "Thi Thấm" tiếp tục ở lại hồng hoang, chỉ có một đường chiến tử.

Hiện tại Long Hậu đã mở miệng, tất nhiên hắn có thể cứu thêm một người là một người...

Lúc này, Tự Hàn Ung bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói: "Chỉ cần ‘Hi Ngao và ‘Thi Thấm đồng ý, phu quân có thể dẫn hai nàng đi cùng"

Chỉ cần "Hi Ngao" và "Thi Thấm" đồng ý?

Đây chính là trực tiếp đồng ý!

Bùi Lăng lập tức hài lòng cười một tiếng, "Hi Ngao" là Giao Long, vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất thoát tục, dáng vẻ thướt tha yểu điệu; còn "Thi Thấm" là vương nữ Giao Nhân tộc, yếu đuối thanh lệ, da như mỡ đông, lúc nhìn quanh đáng yêu động lòng người...

Hai người mỗi người mỗi vẻ khó mà so sánh, đều là nữ tiên côi tư diễm dật...

Ừ...

Mình làm như thế tuyệt đối không phải ngấp nghé sắc đẹp của hai vị này, hoàn toàn xuất phát từ sự mong muốn bảo vệ thứ tốt đẹp từ sâu trong lòng nhân tộc, là vì cứu hai vị này...

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Hàn Ung yên tâm, vi phu nhất định hoàn thành hai chuyện này cho ngươi!"

"Nhưng không biết một chuyện cuối cùng là cái gì?"

Ánh mắt Tự Hàn Ung yên tĩnh, tiếng nói dịu lại hỏi: "Trong năm tháng hậu thế, tình huống của Long tộc như thế nào?"

Tình huống của Long tộc?

Trong toàn bộ Bàn Nhai giới, hắn chưa từng gặp một vị Long tộc chân chính!

Thậm chí đừng nói gặp, chỉ tin đồn liên quan đến Long tộc thôi, hắn cũng chưa nghe được mấy cái!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Vi phu không rõ tình huống thượng giới lắm.

"Nhưng ở hạ giới, vi phu chưa từng thấy Long tộc chân chính"

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, chợt nghiêm mặt nói: "Chuyện thứ ba mà bản cung muốn phu quân làm, là chờ sau khi phu quân trở lại năm tháng ban đầu, cần phải lan truyền việc giữa bản cung và phu quân ở hậu thế!"

Hả?

Bùi Lăng giật mình, việc giữa hắn và Long Hậu...

1094 chữ

Chương 3233: Một trận chiến công bằng!

Ý của Tự Hàn Ung là đoạn trải nghiệm chân thực giữa hai người?

Hay là câu chuyện do nhân tộc soạn bậy?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng kịp phản ứng, thứ mà Tự Hàn Ung muốn hắn truyền bá không phải trải nghiệm chân thực giữa bọn họ, mà là cái sau!

Sở dĩ hiện tại Long Hậu chưa từng bị "Cựu" xóa đi, chính là dựa vào câu chuyện này, dựa vào đoạn năm tháng làm trái thiên cương này... Mới có thể trốn qua một kiếp!

Chỉ có điều, hiện tại câu chuyện này chỉ truyền bá trong nhân tộc ở năm tháng hồng hoang.

Vì vậy, trạng thái hiện tại của Tự Hàn Ung vẫn rất bất ổn.

Nhưng nếu trong năm tháng hậu thế, câu chuyện này cũng lưu truyền rộng rãi, trở thành sự thật mọi người đều biết...

Vậy tương đương với việc Tự Hàn Ung cùng để lại một đoạn vết tích trong "Quá khứ" và "Tương lai".

Trạng thái của Long Hậu có thể nhờ vào đó khôi phục lại đỉnh phong Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhẹ gật đầu nhưng để cho ổn thoả, hắn vẫn xác nhận lại: "Là... Đoạn trải nghiệm bị sửa đổi?"

Vẻ mặt Tự Hàn Ung bình tĩnh, tiếng nói kiên định: "Từ giờ trở đi, đó chính là trải nghiệm chân thực giữa bản cung và phu quân Được Long Hậu xác nhận, Bùi Lăng lập tức yên lòng, lúc này xúc động nói: "Không thành vấn đề!"

"Vi phu chắc chắn sẽ làm được ba chuyện này vì ngươi!"

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Bản cung đã nói ba chuyện"

"Trước khi phu quân trở về năm tháng ban đầu, kính xin mau chóng nghĩ kỹ hai tâm nguyện còn lại.

"Hiện tại ‘Hi Ngao và ‘Thi Thấm cũng ở trong hành cung"

"Phu quân muốn đưa bọn họ đi, có thể đợi sau đó thông báo với hai người, chỉ cần bọn họ đồng ý, đến lúc đó có thể cùng phu quân khởi hành"

"Ngoài ra, ‘Yểu Du ở trong thiền điện hành cung, phu quân cũng có thể đến đó gặp mặt nàng một lần Bùi Lăng nghe vậy lập tức gật đầu, sau khi hơi suy nghĩ lại nói tiếp: "Tiếp theo vi phu sẽ dẫn ‘Yểu Du, Yểu Nguyệt, ‘Hi Ngao, ‘Thi Thám tiến về năm tháng hậu thế, tìm kiếm ‘Tiềm Mang, lại truyền bá truyền thuyết giữa vi phu và Hàn Ung"

"Việc đã đến nước này, Hàn Ung có thể cùng vi phu đến năm tháng hậu thế?"

Hắn muốn trở về năm tháng ban đầu, nhất định phải tham gia một ván vờ phi thăng dang dở, đăng đỉnh Kiến Mộc, lựa chọn "Thanh Thuyên giới thiên".

Những trình tự đã trải qua lần này đều không có vấn đề gì.

Nhưng "Thanh Thuyên giới thiên"...

"Thanh Thuyên giới thiên" có thêm một vị Tiên Vương Hơn nữa, lúc trước ở đỉnh Kiến Mộc, hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác nguy cơ như có gai ở sau lưng, nếu có thể đưa vị Tiên Vương Long Hậu này đi theo, mình chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều...

Trong lúc đang suy nghĩ đã thấy Tự Hàn Ung lắc đầu, từ tốn nói: "Bản cung không thể đến năm tháng hậu thế"

"Nếu không, cần gì phu quân hỗ trợ ba chuyện này?"

"Tất cả con đường Tiên Vương đều bị bốn vị kia phong tỏa.."

"Phu quân có thể thông qua leo lên Kiến Mộc, trở về năm tháng ban đầu"

"Nhưng nếu bản cung leo lên Kiến Mộc, sẽ chỉ trở lại đoạn năm tháng giới thiên thượng giới này!"

"Chỉ có một loại tình huống, bản cung có thể tìm được một cơ hội đi đến ‘Tương lai"

"Đó là một phương trong hai vị đánh cờ kia đột nhiên rơi vào thế yếu!"

"Trước đây không lâu cũng từng xuất hiện tình huống như vậy một lần.

"Nhưng lúc đó bản cung không thể ra tay...

Nghe vậy, Bùi Lăng nhướn mày lập tức hiểu được, lúc ấy cũng vì Long Hậu không ra tay, "Cựu" mới có thể rơi vào thế yếu trong khoảng thời gian ngắn...

Nhưng sau khi hắn leo lên Kiến Mộc trong sự hộ tống của "Vô Thủy" tổ sư, thoát thân khỏi tay tên Tiên Vương Kim Ô tộc kia, ván cờ lại khôi phục sự cân bằng...

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Nếu Hàn Ung không cách nào cùng vi phu tiến về năm tháng hậu thế, vậy...

"Yểu Du, ‘Yểu Nguyệt, ‘Hi Ngao và ‘Thi Thấm đều thuộc về đoạn năm tháng này"

"Vi phu nên làm như thế nào dẫn bốn người bọn họ đi?"

Tự Hàn Ung nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói: "Bọn họ không phải Tiên Vương"

"Chỉ cần tìm được một ván cờ là có thể đi đến ‘Tương lai bình thường"

Bùi Lăng im lặng một trận, một lúc sau mới lên tiếng: "Hiện tại vi phu biết vị trí ba ván cờ Phù Sinh dang dở"

"Thứ nhất là (Lũ lụt Man Hoang 1; thứ hai là (Mười mặt trời bắt đầu 1; thứ ba là [Huyết nguyệt chi biến].

"Vi phu sẽ tùy ý chọn một ván.

"Sau đó thông qua ván cờ trở về năm tháng ban đầu"

"Tâm nguyện thứ hai của vi phu là Hàn Ung đi theo vi phu, cùng tham gia ván cờ!" Nhân tộc trảm xong Kiến Mộc, san bằng U Minh sẽ ra tay với vạn tộc ở phương thế giới này!

Đến lúc đó, nếu Tự Hàn Ung vẫn tọa trấn hồng hoang, chắc chắn sẽ đối đầu với nhân tộc!

Bởi vậy, hiện tại hắn phải dẫn theo Long Hậu, cùng đi đến ván cờ phi thăng dang dở.

Nếu Tự Hàn Ung có thể theo hắn tiến vào năm tháng hậu thế, đương nhiên không thể tốt hơn; nếu không thể, Tự Hàn Ung cũng trở về thượng giới, sẽ không xảy ra bất kỳ xung đột nào với nhân tộc hồng hoang...

Trong lúc đang suy nghĩ, đã thấy Long Hậu lắc đầu, giọng điệu của nàng bình tĩnh không lay động: "Bản cung có thể cùng phu quân đi vào Phù Sinh kỳ cục.

"Nhưng trong tình huống bình thường, bản cung không được vào ván cờ"

1141 chữ

Chương 3234: Một trận chiến công bằng! (2)

Bùi Lăng cau mày nhưng nhanh chóng gật đầu, nói: "Được!"

Tất cả ba ván cờ Phù Sinh dang dở, đến lúc đó Tự Hàn Ung có thể đi vào cái nào sẽ lựa chọn ván cờ đó!

Nếu Tự Hàn Ung không vào được cả ba ván cờ dang dở...

Vậy lại nghĩ những cách khác...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Vi phu giữ lại tâm nguyện cuối cùng trước.

"Hiện tại vi phu sẽ đi tìm ‘Hi Ngao và ‘Thi Thấm Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Lăng tản khắp như mây khói, thoáng cái đã vô tung.

Thuỷ tinh cung.

Bên ngoài nội điện trướng nặng như mây, nặng nề rủ xuống.

"Hi Ngao" và "Thi Thấm" khoanh tay khép lại tay áo, đứng hầu sau màn gấm, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ đoan trang cung kính không có chút lười biếng nào.

Bỗng nhiên, một bóng người huyền bào xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là Bùi Lăng.

Ngắm nhìn "Hi Ngao" và "Thi Thấm" trước mặt, hắn gọn gàng dứt khoát nói: "Bản tọa sắp đi một chỗ, muốn dẫn các ngươi cùng đi "Không biết hai vị có muốn hay không?"

Nghe vậy, "Hi Ngao" và "Thi Thấm" không do dự chút nào, lúc này đồng thanh nói: "Chỉ cần Long Hậu nương nương nhận lời, chúng ta tất nhiên nhận mệnh"

Long Hậu đồng ý...

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nhanh chóng nói: "Bản tọa đã nói với Long Hậu... Nói với Hàn Ung, Hàn Ung không phản đối"Thấy Bùi Lăng gọi thẳng tục danh của Long Hậu nương nương, "Hi Ngao" và "Thi Thấm" chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy đây là một việc rất bình thường.

Hai vị nữ tiên lại không do dự, đều gật đầu: "Nhân tộc Bùi Lăng, đã vậy chúng ta bằng lòng đi cùng ngươi"

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu chợt lại hỏi: "Yểu Du ở đâu?"

"Bản tọa muốn đi gặp nàng một lần "Thi Thấm" vội vàng nói: "Yểu Dư điện hạ đang tĩnh tu trong thiền điện, xin đi theo ta"

"Hi Ngao" cũng dời bước, nói thêm: "Trong khoảng thời gian này, điện hạ đều chuyên tâm tu luyện ở trong thiền điện Lúc nói chuyện, hai vị nữ tiên cất bước đi đến bên cạnh, dẫn đường cho Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức đuổi theo.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rõ ràng quanh quẩn trên hành lang hoa mỹ nguy nga.

San hô như rừng, minh châu như bụi, đắp ra vẻ tự phụ của Tiên gia, ánh châu nhu hòa tiêu tán bốn phương, chiếu rọi ra quang ảnh lay động, huy hoàng sáng chói.

Sau khi đi xuyên qua một tòa lại một tòa cung điện, cách trang trí hai bên chậm rãi từ vàng son lộng lẫy chuyển thành tiêu điều.

Đủ loại binh khí to lớn treo trên vách tường, vết máu loang lổ trên đó tản ra sát ý như thực chất.

Chẳng mấy chốc, một tòa cửa điện cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang.

Hai vị nữ tiên dừng bước trước cửa điện, "Hi Ngao" xoay đầu lại, nhìn về phía Bùi Lăng nói: "Nơi này chính là thiền điện mà ‘Yểu Dư điện hạ ở lại"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chưa mở miệng đã nghe "Thi Thấm" bên cạnh nhanh chóng nói: "Yểu Dư điện hạ, phu quân nhân tộc của Long Hậu nương nương tới chơi"

Bùi Lăng khẽ giật mình, sao xưng hô lung ta lung tung này lại kỳ quái như thế?

Đang nghĩ ngợi, cửa điện im ắng mở ra, một tiếng nói lạnh lùng truyền ra: "Để hắn đi vào một mình!"

Thấy thế, Bùi Lăng không do dự, lập tức nhanh chân đi vào trong điện.

Hắn vừa đi qua thềm điện, hai cánh cửa ra vào cao lớn ầm ầm đóng cửa.

Cùng lúc đó, vô số cấm chế bay lên, lít nha lít nhít trận văn giăng khắp nơi, trong nháy mắt phong tỏa cả tòa cung điện, ngăn cách tất cả cảm giác của ngoại giới!

Bùi Lăng không để ý, vòng qua bình phong, tiếp tục bước vào bên trong.

Sau bình phong là một thác nước to lớn, vô số dòng nước cuồn cuộn rơi xuống, trong lúc ầm vang có châu ngọc tung tóe, hơi nước tản khắp, dưới kênh nước vờn quanh có đá ngầm ẩn hiện, linh hoa nở rộ, hương thơm tản vào hư không, thấm vào phế phủ.

Dưới thác nước là một tòa đại điện cực kỳ rộng lớn, gần như không thấy điểm cuối!

Lúc này, từng ngọn lửa màu băng lam lơ lửng trong hư không như rất nhiều cây đèn to lớn, trong lúc chìm chìm nổi nổi chiếu sáng rõ ràng rành mạch điện đường to như vậy.

Toàn bộ quảng điện trống trải vuông vức, không có bất kỳ bày biện gì.

Linh tài đen nhánh lạnh băng lát mặt đất, hư không xung quanh có vô số lần phiến mở ra, sáng tắt, truyền đạt ra khí tức phòng hộ mãnh liệt.

Trong cung điện rộng lớn như hoang mạc, một bóng dáng loại người bé nhỏ như hạt bụi, nhưng lại ngạo nghễ đứng đó trong ánh sáng của ngọc thạch.

"Yểu Du" vẫn da trắng như tuyết dung mạo như hoa, làn váy nền trắng nhàu kim tung bay như tuyết.

Cảm nhận được thu hoạch trong khoảng thời gian khổ tu này, chiến ý trong đôi mắt vàng ròng của nàng càng thêm bành trướng.

Trên sừng Giác Long của nàng hơi có sinh trưởng, cũng càng thêm óng ánh sáng long lanh như thủy tinh không tì vết, lại như mặt trời trên vòm trời, tinh khiết hoàn mỹ nhưng lại có thể dung nạp vô ngần hoa lệ.

Lúc này, "Yểu Du" búi mái tóc vàng, trang phục gọn gàng.

Trên búi tóc cao xếp như mây của nàng cắm mấy thanh tiên bảo hình kiếm, mỗi một thanh tiên bảo hình kiếm đều khảm nạm từng viên bảo thạch như con ngươi, bên trong tràn ngập nhịp đập tiên khí cuồn cuộn; trên cần cổ thon dài treo chuỗi vòng ngọc khảm bảo kiểu dáng phức tạp, chuỗi vòng ngọc kia màu sắc ôn nhuận, có lấm ta lấm tấm ánh sáng lấp lóe trong đó như tinh hà mênh mông trong màn đêm ngày mùa hè, cũng tiêu tán ra khí tức rộng lớn; cẩn thận nhìn lại, trên váy áo như không có chút hoa văn nào cũng có ám văn tinh mịn, mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng từng đồ đằng.

1083 chữ

Chương 3235: Lựa chọn ván cờ

Trong bàn tay mềm mại tinh tế cầm một lưỡi đao sáng rực trong vắt, lưỡi đao kia tản ra khí tức tiên linh cường đại, hiển nhiên là một món tiên khí không tầm thường.

Trong lúc váy áo tung bay, cằm dưới của "Yểu Du" khẽ nhếch như muốn bễ nghễ tứ phương Thấy Bùi Lăng đi vào bên trong, nàng không chút do dự nói: "Mặc kệ bây giờ ngươi và mẫu hậu có quan hệ như thế nào, nhưng lần trước một trận chiến của ngươi và ta chưa phân ra thắng bại!"

"Bản công chúa đã bố trí hạ mấy tầng tiên trận ở chỗ này, ngăn cách trong ngoài"

"Cho nên, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không có tiên nhân khác đến đây quấy nhiễu như lần trước"

"Trận quyết đấu này công bằng!"

"Bây giờ ngươi có thể ra tay...

Nói đến đây, "Yểu Du" đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng, ánh mắt nàng nhìn qua Bùi Lăng dần trở nên vô cùng hoảng sợ.

"Tu vi hiện tại của ngươi...

"Là Tiên Quan chưởng đạo? !"

Bùi Lăng đứng bên cạnh bình phong, không chút khách sáo đánh giá vị trưởng công chúa Long tộc này, nghe vậy khẽ mỉm cười, tùy ý nói: "Bản tọa đã thành tựu Kim Tiên!"

"Yểu Dư điện hạ đã muốn tiến hành quyết đấu công bằng với bản tọa, vậy bản tọa trực tiếp ra tay.."

Nói xong, Bùi Lăng sửa sang lại vạt áo, trực tiếp đi về phía "Yểu Du"...

"Yểu Du" thay đổi sắc mặt, tranh thủ giấu lưỡi đao ra sau lưng: "Chờ... Chờ một chút."

"A..."

Hồng hoang.

Thuỷ tinh cung, thiền điện.

Thác nước ầm vang, hơi nước bắn tung toé.

Linh hoa ngào ngạt ngát hương tiêu tán cả phòng, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào không ngừng quanh quẩn trong điện: "A a a.."

Sâu trong quảng điện có một thác nước rủ xuống khí thế vô cùng cuồn cuộn, trên đó sắp đặt bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ cung điện.

Lúc này, vẻ mặt Bùi Lăng nhàn nhã, khí thế to lớn ngồi trên bảo tọa, trong tay cầm một chén trà linh ngọc chạm trổ đang chậm rãi uống.

Ở phía dưới hắn, trong điện thác nước vờn quanh, đôi mắt "Yểu Du" nhắm nghiền, trên dưới cả người nàng không có bất kỳ trói buộc gì, cũng chưa từng nhận chút công kích nào, lại không chịu khống chế bị giam cầm ở giữa không trung, sắc mặt đau khổ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm đau khổ. Nhìn qua tình cảnh này, Bùi Lăng cười khẽ.

Vừa rồi "Yểu Du" nói muốn quyết đấu công bằng với hắn, ngay lúc vị công chúa Long tộc này mở miệng đã chìm sâu vào trong ác mộng Mặc dù "Yểu Du" này kiêu căng ương ngạnh, lúc trước tạo ra rất nhiều rắc rối cho hắn, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi của Long Hậu, là phu quân của Long Hậu, tất nhiên hắn không thể ra tay tổn thương "Yểu Du" thật...

Nhưng để nàng gặp ác mộng, dạy dỗ một chút cũng không sao.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi híp mắt lại tiến vào mộng cảnh.

Cảnh tượng xung quanh thay đổi, hắn lập tức xuất hiện trong một tòa cung điện tĩnh mịch mờ tối.

Toà cung điện này không khác thiền điện Thủy tinh cung chút nào, chỉ có điều tia sáng xung quanh lại như bị lực lượng gì đó thôn phệ phần lớn, bên trong quảng điện mờ tối.

Đèn đuốc chiếu đến từ bốn phương tám hướng như vượt qua muôn sông nghìn núi, chỉ có thể nhìn rõ một góc nhỏ.

Thể xác "Yểu Du" chập trùng thướt tha, bị trói lại treo lên giữa không trung.

Ở trước mặt nàng, Bùi Lăng cầm trường tiên trong tay, thân roi màu đỏ hồng, lúc từng đoạn duỗi ra mơ hồ thấy trên đó có lân phiến, sáng bóng như hổ phách mới bôi mỡ son, có khí tức ngai ngái tản khắp.

Ba ba ba...

Tiếng quất trong trẻo vang vọng trong cung điện, quanh quẩn vừa đi vừa về ở trong quảng điện. Cung trang nền trắng nhàu kim của "Yểu Du" vốn tràn đầy khí tức cao quý hoa mỹ, đã bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi, từng mảnh vải áo vỡ nát như bông tuyết lộn xộn rơi xuống.

Nhưng chỗ tàn tạ lộ ra da thịt lại hoàn hảo không chút tổn hại, không chịu chút tổn thương nào, chỉ là dầu trơn trên roi dài chiếu rọi thể xác loang lổ, trong lúc đỏ trắng đan xen đầy vẻ kinh tâm động phách khác thường. Giữa không trung, sắc mặt "Yểu Du" đỏ bừng như muốn nhỏ máu, nhân tộc đáng chết này!

Lẽ nào lại như vậy!

Ỷ vào mẫu hậu làm chỗ dựa, lại dám can đảm đối xử với nàng như thế!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Yểu Du" giận dữ nói: "Ngươi chỉ ỷ vào tu vi cao, ỷ vào cảnh giới cao mà thôi, căn bản không phải thực lực chân chính!"

"Có bản lĩnh thì buông bản công chúa ra"

"Sau đó áp chế tu vi, lấy cảnh giới Đại Thừa kỳ đánh một trận chiến công bằng với bản công chúa!" Thấy "Yểu Du" mạnh miệng như vậy, Bùi Lăng không hề nuông chiều nàng chút nào, lúc này nói: "Xem ra một cây roi không đủ...

Nói xong, tay trái của hắn nắm vào trong hư không một cái, trong chớp mắt lòng bàn tay lại có thêm một sợi trường tiên đen như mực cũng tinh tế sắc bén, tràn ngập vẻ tàn bạo, trên đó mơ hồ sáng bóng, bôi một loại dầu trơn khác.

Huyền bào bay lên, hai tay Bùi Lăng đều cầm một cây roi, chợt cánh tay nhẹ rung lên hai đầu roi lập tức như rắn độc quỷ mị nhô ra, hung hăng đánh trúng viên gạch kiên cố.

Ba!

Một tiếng vang giòn, tia lửa bắn tung tóe, trên viên gạch đủ để tiếp nhận tiên nhân giao thủ lại xuất hiện một mảnh vết rách tinh mịn, cát bụi rì rào.

"Yểu Du" thấy rõ, lập tức nghẹn lời. Bộp, bộp, bộp.

1098 chữ

Chương 3236: Lựa chọn ván cờ (2)

Nhìn Bùi Lăng không nhanh không chậm đi tới, con ngươi "Yểu Du" khẽ nhếch lên, lập tức dồn dập nói: "Hôm nay quyết đấu, coi như hòa nhau để kết thúc thì như thế nào?"

"Đúng rồi, lần này ngươi đến tìm bản công chúa là có chuyện gì...

Bùi Lăng không nói gì, mà trực tiếp vung trường tiên lên...

Ba ba ba...

"A!"

"Quyết đấu... Quyết đấu là ngươi thắng!"

"Nhưng chỉ là nhân tộc lại dám đối xử với bản công chúa như thế, mẫu hậu tuyệt đối không buông tha cho ngươi!"

Ba ba ba...

"A a a..."

"Chờ chút! Ngươi dừng tay... Bản công chúa đồng ý với ngươi, sẽ không... Sẽ không nói chuyện này cho mẫu hậu...

"Ngươi nhanh dừng lại, nếu không."

Ba ba ba ba...

Ba ba ba...

"A... A..."

"Cha..."

"Là nữ nhi thua!"

"Nữ nhi không nên ỷ vào thân phận của mình, mưu toan ức hiếp ngài!"

"Nữ nhi càng không nên đổi trắng thay đen, cha đã đại hoạch toàn thắng lại nói thành thế hoà... Cha! Nhanh dừng tay!"

"Nữ nhi biết sai! !"

Cha?

Ừ...

Xưng hô thế này không sai!

"Yểu Du" là nữ nhi của Long Hậu, còn hắn là phu quân của Long Hậu, không phải là nghĩa phụ của đối phương sao?

Nghĩ tới đây, cuối cùng Bùi Lăng đã dừng roi hình, tiếng nói hòa hoãn: "Hiện tại bản tọa và Hàn Ung muốn đi một chỗ, sẽ dẫn theo ngươi"

Cuối cùng "Yểu Du" đã có cơ hội thở dốc, khó khăn lắm nàng mới khôi phục một tia khí lực, nhìn hai đầu trường tiên một đỏ một đen trong tay Bùi Lăng, dù trong lòng vẫn rất không phục, ngoài miệng lại phải thành thật nói: "Nữ nhi... Nữ nhi đều nghe... Nghe cha!" Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Bùi Lăng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu.

"Yểu Du" là công chúa Long tộc cao quý, tính tình ngây thơ kiêu căng, hơi không biết trời cao đất rộng, bởi vì cái gọi là nuôi không dạy là lỗi của cha.

Là nghĩa phụ, hắn có nghĩa vụ dạy bảo đối phương Nhìn biểu hiện này của "Yểu Du", rất hiển nhiên hắn giáo dục vô cùng thành công!

Thế là, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, rất nhiều dây thừng trói buộc "Yểu Du" buông ra.

"Yểu Du" ở giữa không trung lập tức rơi xuống mặt đất.

Thân thể khôi phục tự do, "Yểu Du" nhìn Bùi Lăng, suy nghĩ xoay chuyển nhưng cũng không dám khiêu khích đối phương nữa.

Nhìn áo bào trên người đã bị tổn hại, nàng lập tức xoay một vòng, trong lúc làn váy bay lên đã đổi sang một bộ váy mới tinh. Cung trang hồng nhạt nhàu kim như hạnh hoa mưa bụi đầu mùa xuân, trong mông lung mờ mịt "Yểu Du" giang hai cánh tay, một đầu phi bạch vải thun thủy lam lặng yên xuất hiện, cùng lúc đó mái tóc dài vàng ròng của nàng cũng tự phát búi thành kiểu dáng Song Loa Kế, từng đống trâm vòng xen vào nhau hiện ra. Trong nháy mắt, rất nhiều đồ vật sát phạt đều biến mất, nhìn lại chỉ có phồn hoa cẩm tú, tươi đẹp diễm lệ.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng đã giải trừ mộng cảnh, loại cảm giác kiềm chế lờ mờ kia lập tức như thủy triều rút đi, hoàn mỹ kết nối với hiện thực.

Toàn bộ quá trình, "Yểu Du" từ vào mộng, gặp ác mộng, đến tỉnh mộng sau cùng, đều không phát hiện bất cứ điều khác thường nào! Lúc này, một bóng dáng yểu điệu uyển chuyển đột nhiên xuất hiện trong thiền điện.

Tự Hàn Ung đổi một thân cung trang tử đường dệt kim, búi tóc cao như mây cắm nghiêng bảo trâm, trong ngực ôm một cái tã lót gấm vóc, nữ hài ngọc tuyết đáng yêu nặng nề ngủ ở bên trong, trên trán hơi lộ ra óng ánh, chính là tiểu công chúa "Yểu Nguyệt".

Thấy mẫu hậu đột nhiên đến, mặc dù "Yểu Du" hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng, ánh mắt nàng sáng ngời, lập tức chỉ vào Bùi Lăng tố cáo: "Mẫu hậu, vừa rồi hắn... Không đợi "Yểu Du" nói cho hết lời, Bùi Lăng đã bước nhanh đến phía trước rất tự nhiên ôm eo nhỏ nhắn của Tự Hàn Ung, tiếng nói ôn nhu hỏi: "Hàn Ung, bây giờ thân thể ngươi như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Tự Hàn Ung nhìn Bùi Lăng một chút lại không phản kháng, chỉ bình tĩnh nói: "Hiện tại bản cung cực kỳ tốt" Nói xong, nàng chuyển sang "Yểu Du", hỏi, "Du nhi, ngươi vừa muốn nói gì?"

"Yểu Du" nhìn dáng vẻ vô cùng thân mật của Bùi Lăng và mẫu hậu, sắc mặt hơi cứng đờ, suy nghĩ chợt ấp úng nói: "Không... Không có gì...

"Cha đối xử với nữ nhi... Cực kỳ tốt...

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu cũng không quá để ý, lúc này nhìn về phía Bùi Lăng, nói: "Như vậy, có thể xuất phát!

Hồng hoang.

Kỳ Cức Nguyên.

Đây là một vùng quê bát ngát chỉ ngẫu nhiên có vết lõm lớn.

Lúc này không có một ngọn cỏ, cát vàng mênh mông như sa mạc hoang vu vô số năm tháng.

Bên cạnh một chỗ lõm, lúc bão cát càn quét thỉnh thoảng lộ ra một chút vết tích đổ nát thê lương, vụn vặt rải rác, dường như là một thôn xóm.

Nhưng toàn bộ thôn xóm đã không có bất kỳ kiến trúc ra dáng gì, cũng không có tung tích thôn dân, tàn tạ không chịu nổi, hiển nhiên hoang phế đã lâu.

Cơn gió dài mênh mông thổi qua, nhấc lên bão cát đầy trời.

Di chỉ yên ắng, lẳng lặng mặc cho thời gian hoàn toàn vùi lấp mình.

Đột nhiên mấy bóng dáng đi ra từ hư không chỗ đất cát lõm. Bóng dáng cầm đầu huyền bào phần phật, chính là Bùi Lăng!

Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" nhắm mắt đi theo bên cạnh hắn, quần áo của Tự Hàn Ung vẫn như trước, cung trang tử đường màu sắc thâm thúy, càng làm nổi bật làn da sáng trắng hơn tuyết, vẻ mặt nàng bình thản, trong ngực còn ôm tiểu công chúa "Yểu Nguyệt" đang ngủ say.

1103 chữ

Chương 3237: Lựa chọn ván cờ (3)

Nhìn qua vết tích thôn xóm gần như hoàn toàn biến mất ở phía trước, Bùi Lăng khẽ gật đầu, nơi này là địa điểm của ván cờ [Mười mặt trời bắt đầu) !

Hiện tại mệnh của hắn có mười mặt trời, có tiên chức "Ban ngày", trong ba ván cờ dang dở thì ván cờ [Mười mặt trời bắt đầu] này dễ dàng nhất với hắn.

Bởi vậy, lúc chọn lựa đã chọn lựa [Mười mặt trời bắt đầu] đầu tiên.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng mở miệng nói: "Thôn hoang vắng phía trước chính là vị trí của ván cờ phi thăng dang dở, (Mười mặt trời bắt đầu)"

"Hiện tại chúng ta tiến vào thôn xóm, xem có thể phát động ván cờ hay không.

(Mười mặt trời bắt đầu] này giống với [Thanh Khâu luận đạo], đều là một ván cờ phi thăng dang dở.

Chỉ có điều, trận ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] kia, lúc ấy hắn chỉ được Cửu Vĩ Hồ tộc mời đến, lúc vào ở Thanh Khâu đã vô thức tiến vào ván cờ.

Còn [Mười mặt trời bắt đầu] này...

Lúc ấy hắn từng hỏi "Trì Yểu" cách tiến vào ván cờ phi thăng dang dở, nhưng "Trì Yểu" đi vào ván cờ từ Phù Sinh cảnh, lại hoàn toàn không biết tiến vào ván cờ từ hồng hoang như thế nào.

Ở trên đường đến đây, hắn cũng nghe ngóng vấn đề này từ Tự Hàn Ung.

Ý của Tự Hàn Ung là đến hiện trường nhìn thấy ván cờ, mới có thể tiến hành thôi diễn...

Lúc này, Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Vào xem trước!"

Tiếng nói vừa dứt, tất cả bóng dáng lập tức biến mất, toàn bộ trực tiếp xuất hiện trong thôn hoang vắng.

Ngay sau đó, mấy đạo thần niệm cường đại kinh khủng đồng thời bao phủ toàn bộ di chỉ thôn xóm, lục soát từng khúc.

Trong giây lát lục soát hoàn tất, lại không có bất kỳ điều khác thường gì.

Tự Hàn Ung không hề thấy ngạc nhiên với điều này, từ tốn nói: "Việc này liên quan đến Phù Sinh kỳ cục, thần niệm của chúng ta chưa chắc có thể nhìn thấy điều chân thực.

"Tiếp theo tốt nhất chia ra dò xét"

"Nhưng dù là ai có phát hiện, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải lập tức truyền âm cho bản cung!"

Nghe vậy, "Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" lập tức cung kính đáp: "Vâng!"

Bùi Lăng cũng khẽ gật đầu.

Lập tức, tất cả bóng dáng chạy tới các phương hướng khác nhau.

Bên cạnh bức tường thấp chỉ còn lại nền móng, huyền bào nhẹ lay, hiện ra bóng dáng Bùi Lăng.

Nền móng của bức tường này tiêu tán ra linh khí nhàn nhạt, lại là lúc trước xây dựng thêm vào một chút linh tài, trên nền móng có mấy chữ vân triện không trọn vẹn, vì vậy mới có thể tồn tại đến nay.

Ở gần đó, vốn nên có vết tích phòng ốc lại đã hoàn toàn biến mất theo thời gian, chỉ có cát vàng mênh mông như thời gian bao phủ vạn vật.

Bùi Lăng chậm rãi bước đi, mắt sáng như đuốc đã thấy rõ tất cả chi tiết xung quanh, tìm kiếm bất kỳ manh mối gì có khả năng tồn tại.

Chẳng mấy chốc, hắn đi vòng qua một mô đất nho nhỏ, thấy được một cái hố nông.

Trong cái hố đều là đất cát, chỉ có điều đất cát nơi đây khác với nơi khác là kích cỡ lớn nhỏ không đều, điều giống là đều bóng loáng mượt mà như đã trải qua dòng nước dài dằng dặc cọ rửa và rèn luyện...

Đi đến nơi này, Bùi Lăng lập tức dừng chân.

"Trì Yểu" từng nói, trong thôn này có một con suối đặc biệt.

Cho dù mười mặt trời nhô lên cao đốt diệt sông suối biển hồ, con suối này lại vẫn có thể chậm rãi chảy ra một chút nước suối, duy trì sự tồn tại cho thôn xóm...

Chắc cái hố trước mặt chính là vị trí của con suối kia...

Chỉ tiếc, năm tháng kéo dài, con suối này có thể ngăn cản sóng nhiệt khi mười mặt trời nhô lên cao, lại không chống đỡ được thời gian trôi qua.

Hiện tại chỉ còn sót lại một cái hố không đáng chú ý đã sớm khô kiệt, chỉ có thể từ tình huống đất cát xung quanh nhìn ra một chút vết tích đã từng...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh không phát hiện bất kỳ điều gì, xoay người bước đến nơi khác.

Nhưng hắn vừa đi ra một bước, bên tai chợt nghe tiếng nước chảy lững lờ!

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng đột nhiên quay đầu, đã thấy vừa rồi con suối còn vô cùng héo úa như muốn biến mất, lại hoạt bát chảy ra nước suối trong veo như thủy tinh.

Nước suối kia tinh khiết tươi mát như không có chút tạp chất nào, tràn đầy sinh cơ bừng bừng đặc biệt của nơi sơn dã, chỉ thoáng nhìn ý thơm ngọt đã đập vào mặt, tràn đầy linh khí nồng nặc.

Khiến sinh linh vừa nhìn xuống đã không nhịn được muốn tiến lên, vốc nước mà uống.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đôi mắt Bùi Lăng đột nhiên vô cùng khô khốc, hắn theo bản năng chớp mí mắt một cái.

Ngay sau đó, lại thấy con suối héo úa như trước, đất cát rì rào, chậm rãi tiêu tán, chẳng biết tiếng nước chảy lững lờ đã biến mất từ lúc nào.

Dòng nước trong veo, linh khí dư thừa vừa rồi như là ảo giác của hắn...

Bùi Lăng nghiêm mặt, hắn đã là Kim Tiên không có khả năng sinh ra ảo giác!

Không do dự chút nào, hắn truyền âm nói: "Đều đến chỗ của ta!"

Tiếng nói vừa dứt, mấy bóng dáng uyển chuyển đã xuất hiện bên cạnh hắn.

Tự Hàn Ung liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng hỏi: "Có phát hiện sao?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, chợt chỉ vào con suối héo úa kia, nói: "Đây là một con suối, vừa rồi vi phu lại thấy có nước suối róc rách chảy ra.

1105 chữ

Chương 3238: Hoàng bảng

"Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi này.."

"Chắc là cửa vào!"

Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" lập tức nhìn về phía con suối, đã thấy con suối đất cát trùng điệp, thỉnh thoảng theo gió dài bay đi xa, cát bụi mịt mù không có bất kỳ điều khác thường gì.

Bọn họ nhìn chằm chằm hồi lâu, con suối đã khô cạn cũng không có chút thay đổi nào.

Thấy thế, Tự Hàn Ung lập tức hỏi: "Vừa rồi phu quân thấy nước suối tuôn ra như thế nào?" Bùi Lăng nói: "Vi phu đi qua bên cạnh con suối liền nghe được tiếng nước, nhìn lại mới thấy con suối có nước chay."

"Nhưng chỉ trong nháy mắt con suối đã hóa thành dáng vẻ khô kiệt, tiếng nước cũng biến mất không thấy gì nữa.

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, nói: "Chúng ta đều thử đi qua bên cạnh con suối xem" Nghe vậy, Bùi Lăng, "Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" lập tức hiểu ý Long Hậu, nhao nhao đáp: "Được!"

Ngay sau đó, bọn họ sắp xếp thành đội lần lượt đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi qua con suối.

Tiếng róc rách thoáng chốc vang lên, trong bão cát lại đặc biệt êm tai. Tiếng nước suối quen thuộc phun trào lại truyền vào bên tai Bùi Lăng.

Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, lại nghe "Yểu Du" hân hoan nói: "Ta nghe được tiếng nước!"

"Hi Ngao" cũng gật đầu nói: "Đúng! Là tiếng nước!"

"Thi Thấm" nói theo: "Ta cũng vậy!"

Tự Hàn Ung cũng khẽ gật đầu, nói: "Cùng quay đầu! Đừng chớp mắt!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả bóng dáng cùng quay đầu nhìn về phía con suối.

Trong con suối có nước suối vô cùng trong trẻo rõ rách phun trào, linh khí tiêu tán tràn trề, dòng nước vô cùng mát lạnh như muốn dẫn dắt ý muốn uống nước ở sâu trong lòng sinh linh.

Vừa nhìn thấy nước suối này, trong mắt Tự Hàn Ung thoáng qua vẻ khác lạ. Nàng nhanh chóng nói: "Đây đúng là lối vào ván cờ!"

"Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần uống nước suối có thể vào ván cờ!"

Thấy Long Hậu nhanh chóng tìm được phương pháp tiến vào ván cờ như vậy, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, hắn không vội vã tiến lên lấy nước uống mà âm thầm truyền âm hỏi: "Hàn Ung, ngươi có thể tiến vào ván cờ này không?"

Tự Hàn Ung nghiêm túc trả lời: "Dưới tình huống bình thường, bản cung không nhìn thấy nước suối cũng không nhìn thấy lối vào ván cờ"

"Hiện tại có thể nhìn thấy vậy có thể tiến vào!"

Nói đến đây nàng dừng lại, đột nhiên hỏi, "Phu quân, trên người ngươi có pháp tắc 'Thời gian"?"

"Không sai!" Bùi Lăng lập tức gật đầu, sau đó hỏi, "Hàn Ung, pháp tắc 'Thời gian' có vấn đề gì?

Hắn nắm giữ pháp tắc "Thời gian" chỉ là pháp tắc tầm thường nhất, không phải "Bản nguyên" cũng không phải tiên chức, hiện tại có thể được Tự Hàn Ung cố ý nhắc đến hơn phân nửa là có gì đó đặc biệt.

Nhận được sự xác nhận của Bùi Lăng, trong đôi mắt xanh thẳm của Tự Hàn Ung thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Nàng ôn hòa nói: "Thì ra là thế!"

"Phu quân không cần lo ngại, pháp tắc 'Thời gian không có vấn đề gì"

"Chỉ có điều, tất cả pháp tắc Thời gian' của chư thiên vạn giới đều ở trong Phù Sinh kỳ cục!"

"Ví dụ như Phù Tang và Tầm Mộc đại diện cho 'Trụ trật tự căn bản của phương thế giới này "Bọn họ có thể thông qua tiên chức, diễn hóa ra một bộ phận uy năng của pháp tắc 'Thời gian ở một mức độ nào đó"

"Nhưng lực lượng pháp tắc 'Thời gian' kia là mượn dùng, không phải pháp tắc 'Thời gian' chân chính!"

"Theo bản cung được biết, ngoại trừ hai vị đánh cờ kia, hiện tại phu quân là sự tồn tại duy nhất có được pháp tắc Thời gian"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, chợt hỏi: "Hàn Ung, ngươi là Tiên Vương có thể sử dụng tất cả trật tự, tiên chức, 'Bản nguyên và pháp tắc của một phương thế giới.

"Pháp tắc 'Thời gian' cũng là pháp tắc.."

Còn chưa nói hết lời đã thấy Tự Hàn Ung lắc đầu liên tục, trâm vòng phía trên búi tóc cao của nàng vang lên đinh đang, chiết xạ ra từng điểm ánh sáng chiếu rọi đôi mắt đẹp càng có vẻ tuyệt sắc, tiếng nói nhu hòa: "Bản cung có thể sử dụng pháp tắc một phương thế giới, một phương thế giới này là một phương thế giới trên phương diện 'Không gian, lại không bao gồm 'Thời gian!"

"Bản cung thật sự có thể mượn dùng lực lượng pháp tắc 'Thời gian' ở một mức độ nào đó"

"Cẩn thận tính toán, sẽ càng tốt hơn Phù Tang, Tầm Mộc"

"Nhưng đây chỉ là mượn dùng!"

"Không chỉ bản cung, tất cả Tiên Vương đều không thể khống chế 'Thời gian' chân chính trên mặt ý nghĩa!"

"Pháp tắc 'Thời gian' chỉ có thể tìm được ở trong Phù Sinh kỳ cục.

"Phu quân có thể có được pháp tắc 'Thời gian, chắc là thật sự phá giải được một ván Phù Sinh kỳ cục trên ý nghĩa!"

Bùi Lăng lập tức im lặng.

Pháp tắc "Thời gian" là hắn thu hoạch được từ trong ván cờ phi thăng dang dở [Thanh Khâu luận đạo] kia. Trọng tâm của ván cờ này là ba trận luận đạo của nhân tộc và Cửu Vĩ Hồ tộc, trận đầu luận "Thế giới thật giả", người thắng là "Vô Thủy"; Trận thứ hai luận về "Trật tự và hỗn độn", "Không Mông" và "Mặc Côi" bỏ quyền, người thắng là tộc trưởng "Quánh" của Cửu Vĩ Hồ tộc; Trận thứ ba luận về "Quá khứ và tương lai", "Quánh" bỏ quyền, người thắng là "Không Mông" và "Mặc Côi"... Ba ván thắng hai, sau đó hắn lại bị hệ thống điều khiển lấy được tất cả thu hoạch trong ván cờ kia... Trước đó "Trì Yểu" từng nói, tất cả cách phá giải Phù Sinh kỳ cục đều là leo lên Kiến Mộc.

1094 chữ

Chương 3239: Hoàng bảng (2)

Trong ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] kia, hắn cũng không phải thông qua việc leo lên Kiến Mộc để phá giải, mà là luận đạo chân chính luận thắng ván cờ!

Lời nói của Tự Hàn Ung thật sự không sai!

Lúc này, Tự Hàn Ung lại nói tiếp: "Pháp tắc 'Thời gian là chìa khoá tiến vào tất cả ván cờ"

"Trên người phu quân đã có pháp tắc 'Thời gian, mặc kệ có phải là Tiên Vương hay không, chỉ cần đi theo phu quân đều có thể thuận lợi tiến vào ván cờ!"

"Đáng tiếc.." Nói đến đây, Long Hậu khe khẽ thở dài.

"Biểu tượng" của nàng trong đoạn năm tháng này đã bị "Kim" xóa đi.

Mặc dù hiện tại có thể theo Bùi Lăng đi đến năm tháng "Tương lai", nhưng thiếu thốn "Biểu tượng" ở đoạn năm tháng này...

Nàng bỏ lỡ một cơ hội thành Tôn!

Nhưng điều này cũng bình thường.

Bốn vị kia đã phong tỏa tất cả con đường thành Tôn, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một cơ hội, đám Tiên Vương bọn họ cũng sẽ vì đủ loại ngoài ý muốn bỏ lỡ thời cơ...

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, truyền âm hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"

Tự Hàn Ung khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì"

"Đúng rồi, trước khi đến, phu quân từng nói biết vị trí của tổng cộng ba ván cờ phi thăng dang dở"

"Nhưng lại không biết hai nơi khác ở chỗ nào?"

Bùi Lăng lập tức nói: "Còn có hai nơi, một nơi là [Man Hoang lũ lụt] ở Di Vọng trạch phía đông Kiến Mộc;"

"Một nơi là [Huyết nguyệt chi biến], ở trong Thái Thệ cốc phía đông bắc Kiến Mộc Lúc này Tự Hàn Ung nói: "Phu quân có pháp tắc 'Thời gian, vậy chúng ta cũng có thể tiến vào hai ván cờ này "Đã có nhiều lựa chọn như vậy, vậy lại đi (Man Hoang lũ lụt) và (Huyết nguyệt chi biến] nhìn xem"

"I Mười mặt trời bắt đầu] này có 'Nhân quả quá nặng với phu quân!"

"Tốt nhất phu quân đừng tiến vào!"

"Mặc dù phu quân đã từng phá giải một ván cờ, còn chiếm được pháp tắc 'Thời gian, nhưng ván cờ khác biệt tồn tại nguy hiểm khác biệt.

"Hiện tại đã tới mức độ này, không cần thiết đi mạo hiểm nữa"

"Nhân quả" quá nặng...

Mệnh của hắn nhận mười mặt trời, lại có tiên chức "Ban ngày" và [Mười mặt trời bắt đầu], quả thật có "Nhân quả" rất lớn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đáp: "Được!"

Nói xong, hắn hơi chớp mắt, hoàn cảnh quanh mình lập tức biến hóa.

Vốn dòng nước lững lờ, con suối mát lạnh, chớp mắt đã khô kiệt chỉ thấy cát vàng rì rào, cát bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh hoang vu, trong tầm mắt không có một ngọn cỏ, không có chút sinh cơ nào.

Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" cũng thay đổi.

Linh khí tràn trề, con suối dòng nước róc rách lập tức khô cạn, chỉ để lại vết tích mơ hồ, thể hiện rõ đã từng tồn tại.

Cửa vào ván cờ đóng lại, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Có lẽ [Man Hoang lũ lụt] có 'Nhân quả rất lớn với Long tộc.

"Không bằng trực tiếp đi đến [Huyết nguyệt chi biến Tự Hàn Ung nghe vậy lại lập tức lắc đầu: "Không!"

"Đi [Man Hoang lũ lụt] trước."

"Cho dù ván cờ này có 'Nhân quả với Long tộc lớn hơn, bản cung là Hậu của Long tộc, lấy quyền lực và thực lực của bản cung hoàn toàn không cần lo lắng điều ngoài ý muốn gì"

"Sở dĩ không cho phu quân tiến vào [Mười mặt trời bắt đầu], là vì mười mặt trời có quan hệ mật thiết với Kim Ô tộc.

"Phu quân vào ván cờ như vậy, có khả năng sẽ dẫn tới Kim Ô hoàng của Kim Ô tộc!"

Kim Ô hoàng...

Bùi Lăng híp mắt, trên người hắn có biểu tượng "Hắc dạ".

Chỉ cần Tiên Vương Kim Ô tộc phát hiện hắn, tuyệt đối không có khả năng buông tha!

Lần trước leo lên Kiến Mộc, người mà hắn gặp cũng không phải là Kim Ô hoàng, mà là một vị Tiên Vương khác của Kim Ô tộc, chỉ vừa đối mặt đã sinh ra tham niệm.

Về sau, là "Vô Thủy" tổ sư chặn đường vị Kim Ô tiên vương kia cho hắn.

Trước đây Tự Hàn Ung từng nói, thực lực của Kim Ô hoàng tương đương với Long Vương, thực lực của Long Vương còn cao hơn Long Hậu!

Long Hậu đã là giới chủ chấp chưởng hai đại giới thiên, so sánh ra thực lực của Kim Ô hoàng...

Chỉ cần gặp được, chắc chắn phải chết!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức gật đầu nói: "Được, vậy đi [Man Hoang lũ lụt] trước"

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu: "Đi!"

Tiếng nói vừa dứt tất cả bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Hồng hoang.

Phía đông Kiến Mộc.

Di Vọng trạch.

Đây là một địa vực lõm vào rộng lớn, lúc này vết nứt ngổn ngang lộn xộn trải rộng cả vùng.

Cây rong chết héo, tảo rêu, tôm cá... Giãy dụa ở giữa đất cát mấp mô, khí tức tĩnh mịch tràn ngập lại vẫn có thể nhìn trộm ra cảnh tượng cây rong um tùm lúc trước.

Cơn gió dài mênh mông thổi qua, có bão cát lên xuống như màn tơ bay vút lên.

Bỗng nhiên, mấy bóng dáng lặng yên xuất hiện, chính là đám người Bùi Lăng.

Liếc mắt nhìn quanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Nơi này là ván cờ phi thăng dang dở, vị trí của [Man Hoang lũ lụt) "

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu nhưng không để mọi người tách ra tìm kiếm manh mối như vừa rồi, mà nói với Bùi Lăng: "Ta chờ ở chỗ này, sau khi phu quân tìm ra lối vào có thể lập tức thông báo cho chúng ta Bùi Lăng gật đầu: "Được!"

Nói xong, hắn trực tiếp nhanh chân bước về phía trước.

1102 chữ

Chương 3240: Hoàng bảng (3)

Bộp, bộp, bộp...

Trong tiếng bước chân rõ ràng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rì rào của vỏ sò yếu kém, cây rong héo úa bị nghiền nát thành bột mịn.

Thần niệm của Bùi Lăng như đại dương mênh mông như ầm vang bày ra, trong chớp mắt bao phủ phương thiên địa này, lại không phát hiện được bất kỳ điều khác thường gì.

Chẳng mấy chốc, hắn đi lên một sườn đất nhỏ.

Lúc đầm nước ở sườn đất này cường thịnh, hẳn là một mảnh đinh châu, nơi đây còn lưu lại một vài rễ cây gãy nát sau khi cỏ cây chết héo, chứ không phải tảo rêu tôm cá đặc biệt ở đáy nước.

Đột nhiên, bức tường đổ tàn tạ không chịu nổi xuất hiện ở trong tầm mắt của Bùi Lăng.

Đã không thể nhìn ra dáng vẻ lúc trước của bức tường đổ này, bộ phận còn sót lại cũng vô cùng loang lổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp thành bụi, tràn đầy cảm giác hoang phế.

Lấy thị lực của Kim Tiên cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy vân triện rất mơ hồ từ trên mặt tường, còn có gần phân nửa vết tích của con dấu.

Bùi Lăng đi đến trước bức tường đổ, nhìn về phía mặt tường.

Hắn lập tức nhận ra đây là một tấm bố cáo do triều đình phàm nhân dán lên ở trong [Man Hoang lũ lụt Y!

Lúc ấy "Trì Yểu" yết bảng, cũng là bóc hoàng bảng trên bức tường trước mặt.

Giống với con suối trong thôn xóm ở Kỳ Cức Nguyên kia, tấm hoàng bảng của triều đình tính cả vách tường dán hoàng bảng đều chịu sự bào mòn của năm tháng, suy vi tiêu vong, chỉ để lại một chút dấu vết không trọn vẹn. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự nữa, trực tiếp vận chuyển pháp tắc "Thời gian".

Ngay sau đó, khí tức của hắn ầm vang thay đổi, nặng nề, cổ xưa, thâm trầm, cuồn cuộn... Như đi tới từ vô số thời gian quá khứ, lại nhỏ bé như vô số hạt bụi lộn xộn bay đầy trời, kéo qua thời gian, nhẹ nhàng như không lại nặng nề như vạn quân...

Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mặt Bùi Lăng thay đổi, bức tường đổ nhanh chóng khôi phục màu sắc ban đầu, hóa thành một bức tường ngoài quan nha.

Lúc này, trên bức tường này dán một tấm cáo thị màu vàng sáng, trên đó vân triện mạnh mẽ, màu mực thâm trầm: Cầu hiền lệnh!

Độ dài của Cầu hiền lệnh không dài, chỉ có rải rác mấy lời, tình cảm cháy bỏng lại được miêu tả rõ ràng: Hiện nay mưa to mấy năm liên tục khiến trăm sông đều dâng lên, biển xanh ngược dòng.

Đồi núi đều chìm xuống, cao phụ không có.

Ngũ cốc không thu, súc vật không còn.

Hồng thủy sôi trào, tràn lan khắp nơi, chúng sinh đăng hàng thiên tỷ, gập ghềnh lo lắng.

Triều đình muốn đi đại đạo, giết nước chảy xiết, yên thủy triều, nhưng nhân lực không tốt cho nên cầu hiền như khát, quét dọn giường chiếu đối xử.

Mong quân lấy thương sinh trong thiên hạ làm trọng, trong lòng có ngọc, chi bằng lên đài bội ấn, lấy đại tài của ngươi cứu lê dân khỏi hồng thủy, vãn đại hạ vu tương khuynh.

Công danh thiên thu, trăm tỉ tỉ sinh cơ, che chở con cháu đều trong một suy nghĩ!

Dấu ấn đỏ tươi cuối hoàng bảng như ánh lửa sáng rực, màu đỏ lâm ly.

Xem hết bảng cáo thị, Bùi Lăng lập tức dừng vận chuyển pháp tắc "Thời gian", khí tức của hắn chầm chậm ổn định, khôi phục như thường.

Cảnh tượng trước mắt thay đổi, bảng cáo thị phai màu, quan nha không trọn vẹn, sườn đất nhỏ quay về hoang vu suy bại.

Lúc này, Bùi Lăng mở miệng ôn hòa nói: "Tìm ra cửa vào"

Tiếng nói vừa dứt, đám người Tự Hàn Ung lập tức xuất hiện ở sau lưng hắn.

Bùi Lăng không do dự, lại vận chuyển pháp tắc "Thời gian". Tường đổ nhanh chóng kéo dài, bảng cáo thị xuất hiện, từng vân triện mang theo ý cổ xưa dạt dào hiện ra...

Nhìn tình cảnh này, Tự Hàn Ung lập tức nói: "Bóc bảng này có thể vào ván cờ!"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta trực tiếp vào ván cờ hay lại đi nhìn [Huyết nguyệt chi biến] một chút?"

Trong chốc lát Tự Hàn Ung im lặng không nói, sau một lát mới nói: "Ván cờ này có liên quan với lũ lụt, đúng là có nguồn gốc lớn lao với Long tộc ta "Nhưng bản cung cảm thấy nếu vào ván cờ, trong ván cờ chắc chắn sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn khó có thể nắm lấy"

"Nhưng lấy thực lực của bản cung, hẳn có thể ứng phó!"

"Hiện tại có thể đi nhìn (Huyết nguyệt chi biến] một chút.

"Nếu [Huyết nguyệt chi biến] cũng không thích hợp.."

"Vậy liền chọn ván cờ [Man Hoang lũ lụt ở này!"

Bùi Lăng gật đầu: "Không có vấn đề!"

Lúc đang nói chuyện, tất cả bóng dáng lặng yên nhòe đi, thiên địa bao la chỉ có bão cát cuồn cuộn.

Hồng hoang.

Đông bắc Kiến Mộc.

Thái Thệ cốc.

Đây là một tòa thung lũng dãy núi vờn quanh, địa hình gồ ghề nhấp nhô.

Thung lũng như một cái hồ lô to lớn, hơi có vẻ chênh chếch, lối vào nhỏ hẹp chật chội, đi vào trong có thể thấy một chỗ hơi bằng phẳng.

Lại xuống chút nữa, khe núi dốc đứng như không có đường.

Qua khe núi địa thế dốc đứng mới có thể thấy một mảnh thung lũng rộng lớn, đủ để chứa hơn vạn nhân tộc.

Lúc này, ở dưới cái bóng xung quanh chân núi còn có rải rác một vài thiên tài địa bảo giãy giụa sinh tồn, so với di chỉ của hai ván cờ trước đó lại thêm ra mấy phần sinh cơ.

Linh khí mỏng manh tràn ngập, mấy bóng dáng lặng yên bước ra hư không, xuất hiện ở cửa vào sơn cốc.

Bùi Lăng nhìn cảnh tượng hoang vu thảm đạm trước mặt, khẽ gật đầu: "Chính là chỗ này"

1075 chữ

Chương 3241: Phía trên huyết nguyệt

Nói xong, không cần Tự Hàn Ung nhắc nhở, hắn đã cất bước trực tiếp đi về phía trước.

Tự Hàn Ung bình tĩnh dẫn theo "Yểu Du" và đám nữ tiên đứng tại chỗ, ăn ý chờ đợi tin tức của Bùi Lăng.

Đưa mắt nhìn Bùi Lăng đi vào thung lũng phía trước, "Yểu Du" lập tức mở miệng hỏi: "Mẫu hậu, nếu chuyến này thuận lợi, mẫu hậu có thể nhờ vào đó thành Tôn hay không?"

Vẻ mặt Tự Hàn Ung lạnh nhạt không có bất kỳ dao động tâm trạng gì, chỉ chậm rãi lắc đầu.

Hiện tại nàng thiếu "Biểu tượng", đã không thể thành Tôn!

Bây giờ hy vọng thành Tôn duy nhất chỉ có phu quân...

"Biểu tượng" trên người hắn không thuộc về bốn vị kia, sẽ không bị sửa đổi...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tự Hàn Ung không trả lời vấn đề của nữ nhi mà tiếng nói nhẹ nhàng nói:

"Tiếp theo tiến vào ván cờ không thể làm loạn, không thể gây rắc rối"

"Tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo bản cung và phu quân, hiểu rõ chưa?"

Nghe vậy, "Yểu Du" khẽ giật mình, chợt cúi đầu đáp: "Vâng.."

Tự Hàn Ung không nói gì nữa, đôi mắt thâm thúy như biển sâu bắt đầu suy nghĩ về cửa vào ván cờ [Man Hoang lũ lụt) vừa nhìn thấy.

Ván cờ kia chắc chắn ngàn vạn quan hệ với Long tộc!

Nhưng vì sao trước đó nàng vẫn chưa từng nghe nói đến?

Rốt cuộc...

Trong lúc đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ trong thung lũng, vang vọng bên tai nàng: "Đã tìm ra cửa vào ván cờ!"

Hồng hoang.

Thái Thệ cốc.

Chỗ sâu nhất trong thung lũng hình hồ lô, huyền bào đón gió phấp phới.

Bùi Lăng đứng trên mặt đất trống rỗng hoang vu, cỏ cây thưa thớt dựa vào bóng núi còn sống sót, rủ xuống từng đống, thấp thoáng một tòa tế đàn tàn tạ.

Nhìn từ nền tảng để suy đoán, quy mô của tế đàn nguyên bản chắc chắn cực kỳ to lớn.

Lúc này lại chịu năm tháng tàn phá, đổ sụp tiêu vong, chỉ còn lại di chỉ cao cỡ nửa người, gió núi thổi qua vẫn rì rào, tiếp tục biến mất trong thời gian.

Mảnh vỡ tế đàn chui vào cỏ hoang, phù lục và trận văn không trọn vẹn đều đã mất đi tất cả linh quang, thỉnh thoảng xuất hiện như kể lại vẻ huy hoàng ngày xưa.

Bùi Lăng đứng chắp tay nhìn chằm chằm tế đàn trước mặt, đã thôi động pháp tắc "Thời gian".

Ngay sau đó, khí tức của hắn ầm vang biến ảo.

Sự nặng nề, thâm thúy, tối nghĩa... Thuộc về thời gian sôi trào mãnh liệt.

Cùng lúc đó, cảnh tượng trong mắt hắn nhanh chóng chuyển biến.

Di chỉ tiêu điều lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, trong nháy mắt tế đàn to lớn như núi đồi sừng sững hiện ra.

Chỉ có điều, điều đáng ngạc nhiên hơn tế đàn lại là một sợi ánh trăng huyết sắc trút xuống từ trời cao, sau khi trải qua từng tầng ngọn núi che lấp như một trụ trời nghiêng đi, chiếu thẳng vào tế đàn.

Đài cao xây trên đống đất vàng chỉ một thoáng như nhiễm máu đỏ, màu đỏ hồng tươi đẹp ướt át.

Ở dưới tế đàn, thung lũng rộng lớn đứng đầy bóng dáng ảm đạm.

Vô số bóng dáng rậm rạp như khu rừng phủ phục quỳ lạy, động tác đều nhịp, trên dưới cả người đều tràn đầy sự cuồng nhiệt, thành kính.

Tất cả những bóng dáng này đều như ẩn nấp trong sương mù dày đặc, lại như bức tranh bị nước mưa thấm ướt, mơ hồ không rõ.

Dù cho là hình dáng cũng vô cùng kỳ quặc, lúc nhìn chằm chằm lại có cảm giác kỳ quái.

Nhìn tình cảnh quỷ dị quái đản này, sâu trong lòng Bùi Lăng đột nhiên sinh ra một loại khát vọng cực kỳ mãnh liệt.

Trong ván cờ này như có cái gì đó đang chờ hắn!

Loại cảm giác này...

Hắn lập tức nghĩ đến một sự kiện, lúc ấy đăng đỉnh Kiến Mộc đối mặt với "Thanh Thuyên giới thiên", hắn từng có cảm giác giống vậy!

Kia là một trận thiên đại tạo hóa cực kỳ quan trọng Lại là một trận nguy cơ trí mạng có thể tước đoạt tất cả của hắn!

Lúc đó hắn cảm giác được rất rõ ràng, mình còn thiếu một chút gì đó nhưng lại không rõ cụ thể thiếu cái gì...

Lúc đầu, hắn tưởng là thiếu một sợi phân hồn bị U Minh chi chủ cưỡng ép cướp đi.

Vì vậy cố ý dẫn theo Long Hậu vào U Minh đoạt lại phân hồn của mình.

Sau này thần hồn viên mãn, sinh cơ dạt dào, lại không có bất kỳ bỏ sót gì.

Nhưng Bùi Lăng vẫn không nắm chắc có thể đối phó nguy cơ có khả năng tồn tại trong "Thanh Thuyên giới thiên".

Thế là, hắn trực tiếp dẫn theo Long Hậu...

Bây giờ đối mặt với ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] này, trong tối tăm hắn dần nhận ra điều gì đó....

Trong ván cờ này, có cơ hội thành "Vương" của hắn!

Thành Vương là thứ thiếu hụt khi hắn đối mặt với "Thanh Thuyên giới thiên"!

"Thanh Thuyên giới thiên" có tạo hóa của hắn, là cơ hội thành "Tôn"!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khép hai mắt lại, khí tức cả người chầm chậm ổn định.

Pháp tắc "Thời gian" tán đi, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng ảm đạm, hoang vu, trong nháy mắt đài cao đổ sụp, cỏ hoang rạp xuống, trong tầm mắt khoảng không rộng rãi hoang vu lại không có bất kỳ bóng dáng gì.

Bùi Lăng lập tức nhẹ nhàng nói: "Đã tìm ra cửa vào ván cờ"

Tiếng nói vừa dứt, bóng hình xinh đẹp nhao nhao, Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" đều đã xuất hiện bên cạnh hắn.

Liếc nhìn cảnh tượng hoang vu suy bại xung quanh, đôi mắt Tự Hàn Ung màu lam như biển, bình tĩnh hỏi: "Chính là nơi này?"

1100 chữ

Chương 3242: Phía trên huyết nguyệt (2)

Bùi Lăng khẽ gật đầu lại vận chuyển pháp tắc "Thời gian", chỉ một thoáng đất vàng tăng vọt, tế đàn hiện ra, ánh trăng huyết sắc cuồn cuộn như trụ, vô số bóng dáng quỳ bái...

Sắc mặt Tự Hàn Ung bình thản nhìn tế đàn trước mặt, chẳng mấy chốc nhân tiện nói: "Vào ván cờ này có hai con đường"

"Thứ nhất là giống những bóng dáng này, gia nhập vào trong đó lễ bái tế đàn"

"Thứ hai..."

"Để lộ ra 'Hỗn Độn thái!"

Nói đến đây, vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng truyền âm, "Ván cờ này có khả năng liên quan đến vị chấp chưởng 'Hỗn Độn' kia"

"Vào ván cờ này có biến số quá lớn "Tốt nhất phu quân vẫn nên lựa chọn ván cờ I Man Hoang lũ lụt) kia!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lại lắc đầu, rất bình tĩnh truyền âm trả lời: "Không cần cân nhắc đến Yếm Khư tiên tôn "Vi phu muốn lựa chọn ván cờ này "Trong ván cờ này... Có cơ hội thành Vương của vi phu!"

"Đối với vi phu, điều này rất quan trọng"

Chư thiên vạn giới, trong bốn vị Tiên Tôn, "Yếm Khư" tiên tôn là người rất muốn hắn thành Tôn!

Dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay với hắn!

Nghe nói như thế, Tự Hàn Ung không trả lời ngay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tế đàn lồng lộng trước mặt, trong giây lát mới trầm giọng nói: "Phu quân trở lại năm tháng ban đầu cũng có thể thành Vương"

"Không cần thiết, làm thế quá mạo hiểm." Bùi Lăng nghe vậy lại lắc đầu.

Hiện tại hắn đã có tiên chức "Ban ngày" của phương thế giới này, lại có chức vụ "Hắc dạ" do "Yếm Khư" tiên tôn tặng cho.

Trên lý luận, hắn có thể trực tiếp thành Vương trong đoạn năm tháng này!

Ngoài ra cũng có thể chờ sau khi tiến vào ván cờ mới thành Vương.

Hoặc là...

Lựa chọn sau khi trở lại năm tháng ban đầu, lại thành Vương...

Chỉ có điều, thành Vương trong đoạn năm tháng này là con đường mà "Yếm Khư" tiên tôn cho hắn trước đó!

Bởi vậy, mặc dù hiện tại hắn đã leo lên Kiến Mộc, nhưng dù hắn hay Tự Hàn Ung đều không cân nhắc lựa chọn này.

Hai lựa chọn còn lại...

Thành Vương trong ván cờ mới mạo hiểm quá lớn, có quá nhiều nhân tố không xác định. Cộng thêm hiện tại lại có Tự Hàn Ung bảo vệ bên cạnh, suy nghĩ ban đầu của hắn cũng là trở về năm tháng ban đầu lại chuẩn bị thành Vương.

Nhưng bây giờ hắn muốn trở lại năm tháng ban đầu, nhất định phải thông qua "Thanh Thuyên giới thiên Còn "Thanh Thuyên giới thiên" lại là một trận tạo hóa thành Tôn!

Tiên Vương thành Tôn sao mà gian nguy? Nếu đến lúc đó, hắn cũng không phải Tiên Vương.

Không cần nghĩ, chờ đợi hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm trả lời: "Như thế không kịp!"

"Vi phu chỉ cần trở lại năm tháng ban đầu, sẽ phải chuẩn bị thành Tôn "Trước đó, vi phu nhất định phải có tu vi cảnh giới Tiên Vương!"

Nghe Bùi Lăng nói đến việc thành Tôn, Tự Hàn Ung ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp thoáng ngơ ngác, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh.

Nàng khẽ gật đầu, đã không còn bất kỳ do dự gì nữa nói: "Đã vậy, lựa chọn trận [Huyết nguyệt chi biến) này đi!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức của Tự Hàn Ung đột nhiên thay đổi, búi tóc cao hóa thành vô số rắn hủy nhúc nhích, da trắng như tuyết dung mạo như hoa đều như độc trùng lộng lẫy đắp lên.

Lít nha lít nhít xúc tu tái nhợt phiêu đãng ra từ mây mù sau người, chui vào hư không...

Trong lúc huyền bào phần phật, khí tức của Bùi Lăng cũng biến ảo, huyết sắc vô cùng dày đặc tiêu tán ra từ trong thân thể, trong nháy mắt làn sương dày đặc như nhét đầy toàn bộ thung lũng.

Trong sương mù, bóng dáng Bùi Lăng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy như vặn vẹo, như kéo dài, như bành trướng... Có lít nha lít nhít huyết ảnh xuyên qua huyết vụ, tiếng vui cười nối liền không dứt, từng tiếng chấn động hồn phách.

Nhìn thấy tình cảnh này, "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" cũng không trì hoãn, nhan sắc xinh đẹp đột nhiên hóa thành đủ loại hình dáng tướng mạo quái đản.

Chẳng biết tiểu công chúa "Yểu Nguyệt" trong ngực Tự Hàn Ung đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng mở ra đôi mắt đầy tinh khiết ngây thơ, miệng nhỏ đỏ hồng cong cong cười hì hì, trong mắt đựng đầy màu mực lạnh băng, trong lúc đó trẻ sơ sinh ngọc tuyết đáng yêu lại biến thành vô số sự tồn tại thuần trắng chi tàm đan dệt, từng đôi mắt dọc u lam mở ra trên mỗi một tấc thân thể...

Sự hỗn loạn, sa đọa, tà ác, u lãnh... Đặc biệt của "Hỗn Độn thái" tản khắp phương thiên địa này.

Ngay sau đó, tất cả bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Gió núi thổi qua gợi lên cỏ dài rủ xuống, cát đá rì rào.

Trong sơn cốc trống rỗng, hoang vu suy bại, tất cả như trước.

Bóng đêm buông xuống, u ám mờ ảo.

Có huyết nguyệt giữa trời, nó cong như lưỡi câu lại như lưỡi đao mới giết sinh linh, đầy trơn bóng và mũi nhọn. Ánh trăng mênh mông vẩy xuống mặt đất.

Thái Thệ cốc.

Tế đàn lồng lộng như hung thú nghỉ lại, tạo ra cái bóng to lớn thôn phệ vô số bóng dáng.

Dưới tế đàn, lần lượt từng bóng dáng đứng sừng sững như rừng, có nhân tộc, có yêu tộc, có dị tộc... Hình thù kỳ quái khó mà miêu tả, mỗi một loại hình dáng tướng mạo đều tràn đầy cảm giác quái đản hoang đường, dường như căn bản không nên tồn tại nhưng lại rõ ràng tồn tại.

Đột nhiên, mấy bóng dáng khí tức u lãnh hỗn loạn xuất hiện dưới tế đàn, chính là một đám người Bùi Lăng!

1089 chữ

Chương 3243: Phía trên huyết nguyệt (3)

Bóng dáng cúng bái xung quanh không có bất kỳ phản ứng gì với sự xuất hiện đột ngột của bọn họ, nhìn như không thấy, lại tiếp tục lấy dáng vẻ cuồng nhiệt và thành kính lễ bái tế đàn, thỉnh thoảng khoa tay múa chân như điên như dại, như là một loại tế múa đặc thù.

Liếc nhìn tế đàn tĩnh mịch, Tự Hàn Ung lập tức ngắn gọn nói: "Rời khỏi nơi này trước!"

Bùi Lăng gật đầu nhưng bước chân chưa bước ra, tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên nhòe đi như gợn nước chập chờn.

Tất nhiều bóng dáng điên cuồng lễ bái biến mất sạch sẽ như bị tẩy đi; tế đàn sừng sững sau lưng như ngọn núi cũng tan thành mây khói trong chớp mắt; những người biến mất theo là "Hi Ngao", "Thi Thấm", "Yểu Du"... Bọn họ như xưa nay chưa từng tới nơi đây, lại như ảo giác, trong chớp mắt tản mạn khắp nơi; kế tiếp là Tự Hàn Ung, nàng duy trì dáng vẻ ôm ấp "Yểu Nguyệt" như tháp cát đổ sụp từng khúc, trong nháy mắt cũng không còn sót lại chút gì.

Cuối cùng, toàn bộ Thái Thệ cốc, toàn bộ phương thiên địa này hôi phi yên diệt, không có vết tích gì. Bóng dáng như thủy triều tràn lan, mãnh liệt trào tới từ bốn phương tám hướng, vây quanh Bùi Lăng từng tầng, hoàn toàn bao bọc.

Phát hiện tình huống không đúng, Bùi Lăng lập tức nhìn xuống mặt đất, trong tầm mắt là một mảnh huyết sắc cuồn cuộn... Chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng ở trên mảnh huyết địa!

Mặt đất kiên cố như thường, màu sắc lại đỏ hồng chói mắt như là quanh năm suốt tháng ngâm trong vết máu, oán giận dày đặc, huyết khí ngai ngái, trộn lẫn sự lạnh lẽo như sâu tận xương nặng nề tản khắp.

Mặc dù như thế, cả vùng đều tản ra một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm nồng đậm, lúc nhìn chằm chằm ánh sáng này không tính chói mắt lại cực kỳ bá đạo, cứ thế xuyên qua bóng tối như muốn chiếu rọi vạn dặm.

Trong lòng Bùi Lăng có cảm giác, lập tức hiểu rõ...

Đây là phía trên huyết nguyệt!

Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, thế giới "Vô tự" bên cạnh hồng hoang có một vầng trăng sáng trong, "Yếm Khư" tiên tôn ở trong vầng trăng sáng kia!

Bên cạnh "Hữu tự" là huyết nguyệt giữa trời.

Nhưng bên trong huyết nguyệt cất giấu cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả!

Bây giờ hắn vừa tiến vào ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] này, không ngờ lại bị kéo thẳng đến phía trên huyết nguyệt!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức muốn truyền âm cho Tự Hàn Ung, nhưng khi phát hiện trật tự nơi đây vô cùng hỗn loạn, đừng nói là truyền âm dù pháp tắc thông thường cũng không thể vận chuyển bình thường!

Trong tối tăm, trong lòng hắn hiểu ra, hẳn chỉ có tiên thuật làm trái thiên cương mới có thể tùy ý thi triển ở chỗ này...

Bùi Lăng nhíu mày suy nghĩ, lại bước đi về phía trước.

Bóng tối đã hình thành thì không thay đổi chen chúc ở bên, không có chút thay đổi nào.

Dường như Bùi Lăng có đi ra bao xa đều giậm chân tại chỗ.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng chân đơn điệu lặp đi lặp lại vang lên, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng phía trước đã có thay đổi.

Một tòa cung điện như đã từng quen biết xuất hiện ở trước mặt hắn.

Cung điện được xây dựng trên một mảnh quảng trường rộng lớn, nguy nga hoa mỹ, đường hoàng đại khí. Ngay lúc ánh mắt Bùi Lăng chạm đến cửa cung, cửa ra vào cao lớn lập tức tự phát mở ra.

Két...

Tiếng cửa cung mở rộng phá vỡ bóng tối yên lặng, như đang mời hắn đi vào bên trong.

Trong nháy mắt, cảm giác khát vọng mãnh liệt ở sâu trong lòng Bùi Lăng lại tăng vọt, như sinh linh nhịn đói đã lâu đối mặt với món ngon mỹ vị đầy bàn, bản năng im ắng gào thét như muốn hoàn toàn áp chế lý trí, lập tức có hành động!

Cơ hội thành Vương của hắn ở ngay trong toà cung điện này!

Nhận ra điểm ấy, Bùi Lăng không do dự chút nào lập tức cất bước, bước vào bên trong cửa cung.

Chẳng mấy chốc, hắn bước qua thềm điện, tiến vào toà cung điện nguy nga này.

Cung điện rộng lớn nhưng khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa lại vô cùng dày đặc như thực chất, nhét đầy mỗi một góc của cung điện.

Bùi Lăng nhìn thấy lít nha lít nhít nhọt máu đắp lên nhau, che trời mà lên, sừng sững thành trụ.

Lại có sương mù di chuyển tràn ngập đỉnh điện, hồn phách u ám khó mà tính toán như phù du tới lui trong đó, trong lúc đôi mắt lạnh lẽo sáng tắt như sao lạnh lấp lóe.

Mặt đất trơn nhẵn như gương, một khắc trước như tử vật yên lặng, một khắc sau lại như không ngừng nhúc nhích, dường như trong đó phong tồn trăm tỉ tỉ tà ma, cũng chôn giấu vô ngần ác ý.

Nhìn theo trụ cao san sát, cuối cùng bậc thang như núi được xây từ linh ngọc như dãy núi chọc trời, uốn lượn lên thẳng mây xanh.

Trên bậc thang có ráng mây ngũ sắc mờ mịt quanh quẩn, rực rỡ chói mắt như gấm như thêu, lúc phiêu đãng lại có chướng khí hội tụ, vạn trùng lơ lửng...

Dù là bố cục hay cảnh tượng hoa mỹ tà dị, nơi đây đều giống như đúc toà cung điện mà Bùi Lăng thấy trên trăng sáng bên cạnh "Vô tự".

Điều duy nhất khác biệt là trong toàn bộ cung điện u ám bối rối, như bóng tối của phương thế giới này đều đáp xuống một tòa điện đường này!

Cho dù Bùi Lăng đã tới cảnh giới Kim Tiên, lại này cũng không nhìn thấy bao xa...

Lúc suy nghĩ, hắn đi tới chỗ rất gần bậc thang.

1092 chữ

Chương 3244: Tiên Vương kiếp!

Ánh mắt hắn vượt qua ráng mây sương mù biến thành chướng khí sâu bọ, trông thấy huyết sắc bảo tọa phía trên bậc thang. Trong bảo tọa, một nữ tiên mặc cung trang đỏ hồng nhàu kim ngồi ngay ngắn, mắt phượng môi son, dã tư thanh nhuận, trên búi tóc đen nhánh đội một đỉnh mũ miện thuần trắng, châu xuyên đỏ hồng rủ xuống hai bên như màn, chiếu rọi cái má như hà, nghi thái ngàn vạn.

Nàng tóc dài như tuyết, đôi mắt thuần trắng, chỉ ngồi ở chỗ đó đã có sự uy nghiêm cuồn cuộn đập vào mặt, như một suy nghĩ lật đổ thiên địa, tịch diệt sinh tử.

Vị nữ tiên này giống "Yếm Khư" tiên tôn như đúc, không có nửa phần khác biệt!

Chỉ có điều, trên khuôn mặt nàng không có bất kỳ biểu cảm gì, cũng không có bất kỳ phản ứng gì với việc Bùi Lăng đến đây, chỉ yên tĩnh nhìn phía trước như là một pho tượng không có sinh cơ cũng không có chút linh trí nào.

"Yếm Khư" tiên tôn? !

Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng lại một lần nữa nhìn thấy "Yếm Khư" tiên tôn, Bùi Lăng vẫn khẽ giật mình. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã lấy lại tinh thần, đang muốn tiến lên hành lễ đã thấy trên đỉnh đầu đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội.

Đây là kiếp vẫn Ầm ầm...

Sau khi kiếp vẫn xuất hiện lập tức lôi âm cuồn cuộn, chấn động bốn phương.

Cùng lúc đó, tím xanh lấp lánh như lưỡi đao đâm rách bóng tối xung quanh. Lúc này Bùi Lăng thấy lít nha lít nhít xiềng xích quấn trên người "Yếm Khư" tiên tôn, tất cả xiềng xích lạnh băng nặng nề đều kết nối với kiếp vẫn, thỉnh thoảng có điện xà tím xanh chui vào trong đó, tiếng va chạm như lũ lụt mênh mông, khí tức giam cầm sâm nhiên đập vào mặt!

Bóng tối lay động, xung quanh bảo tọa như có bóng mờ của chín cây cột đá to lớn thuần trắng, bao vây nó từng vòng...

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng.

Vị trước mặt không phải "Yếm Khư" tiên tôn, mà là thiên kiếp!

Lúc này, bóng dáng kia như ngồi phía trên huyết hải cuồn cuộn, quan sát chúng sinh vạn vật chư thiên vạn giới, hơi cúi đầu nhìn về phía Bùi Lăng.

Ầm ầm! !!

Tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang vọng phương thiên địa này, kiếp vẫn trùng trùng điệp điệp, trong mây lộ ra lôi quang điện ảnh sáng chói huy hoàng, chiếu rọi quảng điện hoa mỹ tà dị, quái đản rộng lớn.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, còn chưa kịp mở miệng đã cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, trong tối tăm như có cái gì đó vô cùng hung hiểm, lại gặp được nguy cơ rất lớn, cách khoảng cách và không gian khó mà miêu tả vẫn khóa chặt hắn!

Đây là "Kiếp"!

Hắn bị kiếp vân khóa chặt!

Là "Kiếp" thành "Vương"

Không rảnh suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng nhanh chóng đánh ra một pháp quyết khí tức tang thương, cùng lúc đó hắn bình tĩnh phun ra tám chữ: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Tiếng nói vừa ra, huyền bào phần phật, bóng dáng như cất cao vô hạn, trong nháy mắt vượt trội trên trời cao, như thiên đạo mênh mông, lại như sự tồn tại chấp chưởng chúng sinh chi kiếp này.

Tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này đã có thể thu hút thiên kiếp, lại có thể dùng để độ kiếp.

Trong loại tình huống này, thiên kiếp đã khóa chặt hắn, hắn thi triển tiên thuật này tất nhiên là vì độ kiếp! Chỉ có điều, tiên lực vận chuyển, đợi nửa ngày kiếp vẫn càng thêm nặng nề, trong mây sấm sét vang dội, tím xanh lấp lánh, long xà cuồn cuộn, lôi âm to lớn nghiền ép hư không từng khúc, thiên kiếp lại chậm chạp chưa từng hạ xuống. Trong lòng Bùi Lăng đang nghi ngờ, bóng dáng giống "Yếm Khư" tiên tôn như đúc đột nhiên há miệng, chậm rãi nói: "Lung Trung Vọng Nguyệt... Niệm Tiên Phàm...

Giọng nàng bình thản lạnh băng, từng chữ nói ra, mỗi một âm tiết đều giống hệt với "Yếm Khư" tiên tôn, nhưng lại có loại không lưu loát không nói ra được, dường như đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện trong đời.

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhưng thấy thiên kiếp chậm chạp không rơi xuống, lập tức hành lễ nói: "Nhân tộc Bùi Lăng, xin ra mắt tiền bối!"

Thiên kiếp gập ghềnh tiếp tục nói: "Nhân tộc.."

"Bản tôn.."

"Chờ... Ngươi đã lâu.."

"Ngươi gọi... Là... Gì?"

Thiên kiếp nói cực kỳ chậm rãi, giọng nói ngừng ngắt rõ ràng, có một loại cảm giác trì độn không diễn tả được.

Tên là gì?

Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, không phải hắn đã nói mình là "Nhân tộc Bùi Lăng" sao?

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lặp lại: "Tại hạ họ Bùi, tên một chữ Lăng, tiền bối gọi tại hạ Bùi Lăng là được"

Tiếng nói khó khăn lắm rơi xuống, thiên kiếp lại ngạc nhiên nói: "Làm trái thiên cương."

"Đây là tiên thuật... Của bản tọa... "Ngươi... Học được...

Từ... Nơi nào?"

Nghe vậy, Bùi Lăng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng vị trước mặt dù không phải "Yếm Khư tiên tôn chân chính, lại là thiên kiếp cũng có ký ức của Tiên Tôn, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, vẫn cung kính nói:

"Tại hạ không phải sinh linh ở năm tháng này.

"Tiên thuật này là tiền bối tặng cho ta ở năm tháng hậu thế"

"Tại hạ và tiền bối đã không phải lần đầu tiên gặp mặt.."

Hắn còn chưa nói hết lời, kiếp vẫn trên đỉnh đầu đột nhiên gió nổi mây phun một trận, trong khoảng khắc ánh sáng tím rực rỡ, một đạo lôi đình to lớn hạ xuống!

Lôi đình như vực sâu như ngục, như là lưỡi đao to lớn đâm xuyên qua thiên địa, trong chốc lát đánh xuống điện quang bàng bạc, như muốn chém cả tòa cung điện này thành hai.

1104 chữ

Chương 3245: Tiên Vương kiếp! (2)

Bùi Lăng căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy lôi đình cuồn cuộn như biển, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn.

Trong nháy mắt, một cảm giác đau đớn kịch liệt khó mà miêu tả truyền khắp trên dưới cả người Bùi Lăng, xé rách, đốt cháy, đao cắt, chôn vùi... Như vô số cực hình đồng thời thi triển, đau đớn như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt.

Phốc...

Bùi Lăng lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn kịp thời lấy tay chống đất mới duy trì thân thể không lập tức ngã xuống.

Một góc huyền bào lặng yên bay xuống, chỉ thấy hắn bào phục tàn tạ, thể xác lộ ra loang lổ vết máu, cháy đen trộn lẫn máu tươi thuận theo góc áo không ngừng nhỏ xuống, trông chật vật không chịu nổi lại vô cùng thê thảm.

Ầm ầm! !

Tận đến giờ phút này, tiếng kiếp lôi hùng hồn thật lớn mới vang vọng toàn bộ quảng điện. Bùi Lăng cảm thấy mình khi thì ngâm trong một đầm nước đá, khi thì bị nhúng vào một đầm dung nham, trong lúc đần độn toàn bộ thể xác như ngàn vạn châm dài cùng nhau đâm vào, chết lặng không thôi, trong đầu óc cũng trống rỗng.

Lại là bị sét đánh quá nặng, trong chốc lát không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, thiên kiếp khẽ gật đầu, châu xuyên đỏ thẫm trên má khẽ động, có ửng đỏ chập chờn, giọng nàng đứt quãng tiếp tục nói: "Tốt... Bùi Lăng... Bản tôn... Biết danh tự... Của ngươi.."

"Bản tôn... Tôn hiệu 'Yếm Khư... Là...

"Chư thiên vạn giới... Bốn vị Tiên Tôn... Tới...

"Bản tôn muốn... Cho ngươi... Một con đường.."

Lúc đang nói chuyện, trong kiếp vẫn điện xà xoay quanh hóa thành một vòng xoáy ánh sáng rực rỡ to lớn, trung tâm vòng xoáy có uy áp kinh khủng chậm rãi nhảy nhót, có lôi đình tinh khiết gào thét đánh xuống!

Đạo lôi đình này như trường mẫu do thợ săn bắn ra, ngắn gọn, mau lẹ, lạnh băng... Mang theo khí tức cao ngất lăng lệ đánh thẳng đến Bùi Lăng!

Trên bảo tọa huyết sắc, thiên kiếp đột nhiên gật đầu một cái, rất trì độn nói: "Ngươi... Nói ngươi không phải...

Sinh linh... Năm tháng này?"

"Bản tôn... Nhìn ra.."

"Ngươi nói chuyện... Chậm một chút.."

"Bản tôn vừa... Hỏi một... Vấn đề... Ngươi... Lập tức trả lời...

"Dù bản tôn là... Tiên Tôn... Cũng... Không theo kịp... Ngươi..."

"Cái gì?"

"Tiên thuật này... Là... Năm tháng hậu thế... Bản tôn... Đưa cho... Ngươi.."

"Vậy... Vì sao ngươi... Không gọi bản tôn... Là 'Sư tôn.."

"Ngươi chậm một chút... Trả lời... Không cần sốt ruột... Như thế.."

Cùng lúc đó...

Rầm rầm rầm...

Lôi đình cuồn cuộn như sóng dữ bành trướng, đã nuốt hết toàn bộ bóng dáng của Bùi Lăng.

Lôi đình chấn động xé rách hư không, chôn vùi pháp tắc, khí tức hủy diệt vô cùng kinh khủng nhét đầy phương thiên địa này.

Trung tâm thanh quang đại thịnh, có đao ý cao ngất ầm vang dâng lên, đao ý lạnh thấu xương mang theo sát ý vô song cùng bá khí mênh mông, bắn ra như muốn xé rách đỉnh điện.

Trong kiếp lôi như đại dương mênh mông, dần quanh quẩn tiếng khóc vô cùng đau thương, cùng tiếng cười điên cuồng muốn chết.

"Hu hu hu hu..."

"Ha ha ha..."

Cùng lúc đó, ngàn vạn ánh đao như biển đao hiện ra, gầm thét đón lấy kiếp lôi.

Rầm rầm...

Lại có mưa rào xối xả, mười vòng huy hoàng mặt trời cùng nhau dâng lên phía trên màn mưa, Đại Nhật chân hỏa tùy ý tràn ngập muốn đốt diệt vạn vật.

Lít nha lít nhít vết nứt giăng khắp nơi, cắt chém toàn bộ không gian thành vô số mảnh vỡ, chợt chậm rãi mở ra, rõ ràng là từng con ngươi lạnh lẽo vô tình...

Tiên chức "Mưa xuống".

Tiên chức "Ban ngày".

Tiên chức "Diệt thế".

Tiếng động chấn thiên động địa tràn ngập toàn bộ quảng điện.

Huyết sắc vô ngần như sôi trào như mãnh liệt lên xuống, ánh sáng rực rỡ.

Trung tâm kiếp lôi, Bùi Lăng lại đã rơi vào trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có!

Xoạt xoạt xoạt...

Lít nha lít nhít đao khí huyết sắc xé ra hư không như vô số bầy cá bơi ngược dòng nước, trong nháy mắt trảm vào kiếp lôi mênh mông.

Oanh! !

Tiếng vang kinh thiên động địa chấn động không gian, lực trùng kích cường đại như gợn sóng sáng long lanh, ầm vang lan ra bốn phương tám hướng, nơi đến vạn vật chôn vùi như có thể tuỳ tiện hủy diệt một thế giới. Tiếng vang "ken két" liên miên, ngàn vạn đao khí lập tức vỡ nát, kiếp lôi cuồn cuộn tiếp tục đánh xuống. Bùi Lăng đứng ở trung tâm kiếp lôi, huyền bào phần phật, góc áo có chất lỏng ấm áp không ngừng nhỏ xuống, cả người hắn đẫm máu cầm Cửu Phách Đạo trong tay, ngang nhiên chém về phía lôi đình rơi xuống. Trong tím xanh sáng tắt, trăm tỉ tỉ lỗi âm hùng vĩ liên tiếp như thiên quân vạn mã rong ruổi trời cao. Chỉ trong một khoảnh khắc, Bùi Lăng đã chém ra vô số đao, ánh sáng trắng thật lớn bành trướng nổ tung, gào thét trong mỗi một tấc hư không, lôi đình kinh khủng đều bị đánh xơ xác!

Ông...

Đao minh như rít gào, sát khí tung hoành toàn trường.

Toàn bộ cánh tay phải Bùi Lăng sớm đã chết lặng, máu tươi ào ạt thuận theo tay phải rơi xuống, nhuộm đỏ thân đao.

Không rảnh quan tâm thương thế quanh người, hắn không ngừng vung đao, mũi nhọn lấp lóe liên miên như bóng chồng, nở rộ bốn phương tám hướng.

Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo liên tục thi triển, uy năng cường đại nhét đầy dần chặn lại thế công kịch liệt lật úp xuống của kiếp lôi.

Nhân cơ hội này, Bùi Lăng đưa tay trái ra, lập tức đánh ra một pháp quyết khí tức tang thương cổ xưa, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên Tiếng nói vừa ra, bóng dáng hắn ầm vang cất cao, trong tối tăm như hóa thân trời cao, quan sát chúng sinh vạn vật!

1093 chữ

Chương 3246: Thành Vương!

Ngay sau đó, trong mây sấm sét vang dội, có cuồn cuộn lôi đình đánh xuống từ trời cao.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Kiếp lôi gào thét như nước thủy triều, đao khí liên tục không ngừng, hai người va chạm chính diện không có bất kỳ kiểu dáng gì, trong tiếng vang chấn thiên động địa, lực trùng kích như biển giận sóng to hoành hành bốn phương.

Bùi Lăng cau mày, sau khi kiếp lôi giáng lâm, đây đã là lần thứ ba hắn thi triển tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này!

Chỉ có điều không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ tiên thuật này lại hoàn toàn không cách nào giúp hắn hấp thu kiếp lôi!

Từ sau khi tu thành tiên thuật này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này!

Đây cũng là lần đầu tiên hắn độ kiếp đúng nghĩa!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, kiếp lôi như rồng đi khắp hư không hóa thành lưới lớn trùng trùng điệp điệp, đột nhiên một đạo lôi đình tím đậm quỷ quyệt như rắn độc xông phá trùng điệp thủ đoạn của hắn, như trường mẫu xuyên thủng bả vai hắn.

Vải áo màu đen lộn xộn bay như lá rụng, trong chớp mắt chôn vùi lôi quang cuồn cuộn. Trên bờ vai Bùi Lăng xuất hiện một lỗ máu đâm xuyên qua, trong vết thương có lôi điện lấp lánh dây dưa không đi, cảm giác đau nhói như ngàn vạn kim đâm trong nháy mắt trải rộng trên dưới cả người hắn.

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, lúc này tán đi pháp quyết trong tay, toàn lực vung trảm Cửu Phách Đao.

Xoạt xoạt xoạt xoạt...

Rầm rầm rầm...

Lôi đình lăng lệ, đao khí ngang trời, tiếng vang như thủy triều lật đổ, kéo dài trên dưới bốn phương.

Tiếng nói gập ghềnh của thiên kiếp lại truyền đến: "Ngươi và... Bản tôn... Không phải... Lần đầu tiên... Gặp mặt?"

"Bản tôn biết... Rõ... Bản tôn là... Tiên Tôn.."

"Là biểu tượng 'Hỗn độn... Là... Chúa tể... "Vô tự.."

"Chỉ cần... Tất cả... Có liên quan với 'Hỗn độn.."

"Bản tôn... Không gì không biết..."

"Việc... Xảy ra trong 'Tương lai..

"Hiện tại bản tôn... Cũng... Có thể nhìn thấy..."

"Ngươi nói chuyện... Chậm một chút.."

"Trả lời... Trong vòng... Nửa canh giờ... Là được...

Tiếng nói của thiên kiếp không lưu loát, vô cùng chậm chạp như nói chuyện là một việc có độ khó rất cao.

Không biết có phải là ảo giác của mình không, Bùi Lăng càng ngày càng cảm thấy tên thiên kiếp này phản ứng quá chậm!

Trong tím xanh rực rỡ, kiếp lôi như không ngừng không nghỉ.

Bùi Lăng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí.

Hắn còn có một môn tiên thuật có thể khống chế thiên kiếp! Là "Yếm Khư" tiên tôn chân chính, truyền cho hắn thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này!

Chỉ có điều, ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] này sớm hơn trận chiến hồng hoang.

Một khi sử dụng tiên thuật này sẽ thay đổi năm tháng...

Chờ chút!

Không đúng!

Thiên kiếp trước mặt đã tự xưng là "Yếm Khư" tiên tôn!

Đây chính là thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này!

"Yếm Khư" tiên tôn đã hoàn thành thí nghiệm tiên thuật này!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại không có bất kỳ sự do dự gì, trong lòng lập tức mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa uỷ trị [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên 2.0 1.."

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang độ Tiên Vương kiếp...

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên độ kiếp cho ngài...

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Ngay sau đó, bóng dáng xảy ra biến hóa, khí tức đột nhiên xoay chuyển, làn váy đỏ hồng như máu tung bay, châu xuyên màu ửng đỏ rủ xuống chiếu rọi làn da sáng trắng hơn tuyết.

Bùi Lăng trực tiếp hóa thành vị thiên kiếp coi mình như "Yếm Khư" tiên tôn ở trên bảo tọa!

Ngay sau đó... Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Lôi đình cuồn cuộn như thiên hà cuốn ngược, gào thét rơi xuống, đều trút hết lên người Bùi Lăng.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không tiến hành bất kỳ phòng ngự gì, chỉ thản nhiên đứng đó.

Tất cả kiếp lôi chém vào hắn như trăm sông vào biển, đều bị thân thể hấp thu sạch sẽ không dư thừa!

Khí tức của Bùi Lăng lập tức tăng vọt, thương thế từng đống trên dưới cả người bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhìn tình cảnh này, trong lòng hắn rất ngạc nhiên.

Cách hệ thống độ kiếp là ngụy trang thành thiên kiếp?

Ngay cả tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này cũng không cần sử dụng?

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng, vị thiên kiếp trước mặt là thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này!

Hệ thống điều khiển hắn ngụy trang thành đối phương, hình như là cách hiệu quả nhất khi dùng thành quả [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] cuối cùng!

Trong lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển khí tức lại biến hóa.

Khí cơ cổ xưa, tang thương, thâm trầm, mênh mông, tối nghĩa, nặng nề... Mờ mịt mà ra, tất cả quanh mình đột nhiên tăng tốc!

Tốc độ lôi đình hạ xuống đột nhiên vô cùng nhanh chóng, dù cho là thị lực Kim Tiên cũng trước mắt tối tăm, khó có thể thấy rõ.

Tím xanh liên miên như là một khối gấm vóc hoàn chỉnh rủ xuống giữa thiên địa.

1099 chữ

Chương 3247: Thành Vương! (2)

Chỉ trong chớp mắt, vô số lôi đình đánh xuống thể xác Bùi Lăng.

Sau đó bị Bùi Lăng lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng hấp thu.

Đây là pháp tắc "Thời gian"!

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến tình cảnh nhân tộc độ kiếp ở "Chốn hỗn độn.

Chốn hỗn độn trật tự hỗn loạn, tất cả nhân tộc độ kiếp đều bị tăng nhanh tốc độ...

Bên ngoài chỉ mới qua một lát ngắn ngủi, nhân tộc độ kiếp cũng đã trải qua tám mươi mốt trận đạo kiếp hoàn chỉnh!

Thao tác hiện tại của hệ thống không khác khi đó chút nào!

Hệ thống phải nhân lúc thiên kiếp trên bảo tọa chưa kịp phản ứng, độ xong toàn bộ "Tiên Vương kiếp"!

Bởi vì vừa rồi cần toàn lực đối phó kiếp lôi sôi trào mãnh liệt, Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều, lúc này quyền khống chế thân thể đã bị hệ thống tiếp quản, hắn lập tức nhận ra thiên kiếp có vấn đề!

Phản ứng của thiên kiếp vô cùng trì độn, nói chuyện đứt quãng, cho hắn cảm giác như vừa học được cách mở miệng!

Không có gì bất ngờ xảy ra, trong bàn cờ này, "Yếm Khư" tiên tôn vừa mới hoàn thành tiên thuật!

Mặc dù thiên kiếp hiện tại đã kế thừa ký ức của "Yếm Khư" tiên tôn, nhưng trên bản chất chỉ là một sự tồn tại vừa có linh trí Hiện tại, nàng căn bản không xử lý được quá nhiều tin tức ngoại giới, dù nói chuyện với hắn bình thường cũng rất phí sức!

Vì vậy, mới có loại cảm giác trì độn và vụng về kia!

Lúc đang nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, khí tức ầm vang bộc phát.

Toàn bộ quảng điện lập tức trở thành trung tâm, bên trái hóa thành một mảnh càn khôn tươi sáng, sắc trời huy hoàng, rõ ràng rành mạch như không có bất kỳ vẻ tối tăm và ám ảnh gì, không chỗ che thân dưới ánh sáng; phía bên phải lại chìm vào bóng tối đậm đặc như màn đêm rủ xuống, che lấp chúng sinh vạn vật, có tiếng xột xoạt giấu kín trong đó, không biết hình dáng, không biết tung tích, tràn đầy sự quỷ quyệt và thần bí đặc biệt của đêm tối.

Ánh sáng và bóng tối như nhuộm khắp, đã vượt ra phương cung điện này, còn đang không ngừng mở rộng ra ngoài.

Huyết nguyệt vẫn đỏ hồng lâm ly lơ lửng giữa trời cao.

Độ cong sắc bén như xé ra phương thiên địa này.

Lấy đó làm trung tâm, toàn bộ phương thế giới này, hồng hoang bao la cũng hóa thành một nửa sáng ngời rực rỡ, một nửa thâm trầm ảm đạm; một nửa sáng như ban ngày, một nửa bối rối như đêm.

Hai bên phân biệt rõ ràng, trong lúc mơ hồ như giằng co lại như thế lực ngang nhau.

Bùi Lăng lập tức nhận ra hệ thống đang dung hợp tiên chức "Ban ngày" và tiên chức "Hắc dạ" của hắn!

Rầm rầm rầm...

Ánh sáng tím xanh chói mắt, kiếp lôi như sông lớn trào lên, vẫn còn tiếp tục rơi đập vào trên người Bùi Lăng. Trong chớp mắt lôi đình chạm đến thân thể lập tức hóa thành vô số điện xà nhỏ bé, bị đạo thể hấp thu sạch sẽ. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng và bóng tối, u ám và rõ ràng, ban ngày và đêm tối bắt đầu dung hợp...

Tốc độ dung vô cùng hợp nhanh, toàn bộ hồng hoang khi thì sáng như ban ngày, khi thì lờ mờ như đêm, liên tục đan xen, chớp mắt sáng tắt.

Trong tối tăm, Bùi Lăng cảm thấy mình như hóa thân thành vòm trời ở phương thế giới này, ở phía trên chúng sinh vạn vật, ở phía trên toàn bộ hồng hoang, quan sát thiên địa.

Vạn sự vạn vật đều rõ ràng rành mạch ở trong mắt hắn.

Hắn thấy có tàn tiên loại tằm, vô số xúc tu nhúc nhích dưới lòng đất, thử đi săn một anh hài như nhân tộc, chạy trong rừng linh thực; hắn lại thấy đại dương mênh mông, gió to sóng lớn, có thuyền đánh cá chứa đầy cá bắt được, thủy thủ hoảng hốt kêu to, đau khổ giãy giụa, khẩn cầu tất cả tiên nhân và thiên đạo mà bọn họ biết đến, sau sóng gió có một Giao Nhân tóc lam cười khẽ, giao tiêu kéo vào nước biển, đuôi cá lộ ra đang hài lòng đập mặt nước chờ đợi huyết thực tươi mới; hắn còn chứng kiến nữ tiên chấp chưởng con suối mặc thải y, đuôi rắn uốn lượn qua rậm rạp cỏ cây, lúc ngoái nhìn trong trang nghiêm không mất vẻ diễm lệ...

Lúc này, Bùi Lăng cảm thấy mình là quân vương của phương thế giới này!

Chúa tể chúng sinh!

Tất cả sinh linh, tất cả mọi thứ trên thế gian đều hiện rõ chi tiết không bỏ sót ở trong mắt hắn!

Đây là... "Thiên"!

Biểu tượng "Thiên" của phương thế giới này!

Toàn bộ tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, trật tự... Một phương thế giới như dâng trào, cuồn cuộn lan tới, đều trình lên trước mặt hắn.

Dường như chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động là có thể lật đổ thiên địa, sửa đổi mặt trời lên mặt trăng lặn, nhiễu loạn chúng sinh!

Oanh! !

Một tiếng sét đùng đoàng đột nhiên vang lên.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, đã thấy thiên kiếp vẫn mặc một bộ cung trang đỏ hồng, ngồi ngay ngắn trong huyết sắc bảo tọa phía trên thềm son lồng lộng.

Lôi đình cuồn cuộn trên đỉnh đầu đã dừng lại.

Không gian xung quanh chậm rãi lấp đầy, thời gian khôi phục như thường, khí tức của Bùi Lăng rộng lớn mênh mông, sâu không lường được trước nay chưa từng có.

Toàn bộ tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo, pháp tắc, trật tự... Thế giới đã không còn bất kỳ bí mật gì ở trong mắt hắn.måt!

Thành Vương!

Thật thuận lợi!

"Leng keng! Hoàn thành độ kiếp...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã thành Vương, hệ thống bắt đầu thăng cấp cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra hệ thống đang thăng cấp, hệ thống bắt đầu thăng cấp gấp bội.."

1104 chữ

Chương 3248: Thành Vương! (3)

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đã đạt tới Tiên Vương, hệ thống miễn phí đưa tặng một đạo lữ mới cho ngài.."

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng tám lần cho ngài...

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu đưa tặng đạo lữ cho ngài... "

Tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Bùi Lăng.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lúc này nhanh chân đạp vào bậc thang, bước về phía thiên kiếp.

Trong nháy mắt, hắn đã xuyên qua không gian trùng điệp đi tới bên cạnh thiên kiếp, sau đó không do dự chút nào đưa tay ra, một tay chặn ngang ôm lấy thiên kiếp trên bảo tọa.

Thể xác thiên kiếp mềm mại không thể tưởng tượng nổi như một đoàn sợi bông, lại như một áng mây màu, trong hoàn mỹ không một tỳ vết còn tràn đầy uy nghi.

Lúc này, thiên kiếp đứt quãng tiếp tục nói: "Ngươi có thể... Chính diện đón đỡ... Vòng kiếp lôi thứ nhất...

"Nội tình... Coi như không tệ.. "Chẳng những... Ngươi nói chuyện quá nhanh... Ra tay cũng... Quá sớm...

"Kiếp vân... Vừa xuất hiện... Không cần lập tức... Thi triển... Tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên]... Này.."

"Nếu hiện tại... Sử dụng tiên thuật này... Vậy... Vừa vặn có thể... Ngăn lại... Vòng kiếp lôi thứ nhất.."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu, vì sao vừa rồi hắn thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên], kiếp lôi vẫn chậm chạp không giáng lâm...

Đúng vậy, thiên kiếp quá trì độn, ra tay quá chậm!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển trực tiếp khiêng thiên kiếp trên vai, tiếp theo bước ra một bước, trong nháy mắt đi ra bên ngoài cung điện.

Trong tầm mắt huyết sắc tràn ngập, mùi ngai ngái khắp nơi.

Ánh sáng huyết sắc thật lớn, yên lặng lạnh băng, nhuộm khắp lục hợp bát hoang.

Trong nháy mắt Bùi Lăng kịp phản ứng, hệ thống còn muốn tiếp tục đưa tặng đạo lữ khác cho hắn!

Ngay sau đó, hắn rời khỏi huyết nguyệt, phi độn xuống mặt đất.

Thiên kiếp bị Bùi Lăng vác trên vai, vẫn còn tiếp tục nói: "... Đây là 'Tiên Vương kiếp... Ngoại trừ độ kiếp... Còn cần... Hoàn thành biểu tượng.."

"Hy vọng ngươi có thể... Thành công... Đừng khiến bản tôn... Thất "Thú vị!"

vọng.."

"Ngươi thi triển [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên]. Lại không có tác dụng... Với kiếp lôi...

"Ngươi nắm giữ tiên thuật này... Thiếu một chút... Hỏa hầu.."

"Không thể lừa qua thiên đạo... Thiên kiếp...

Không thể lừa qua thiên đạo thiên kiếp?

...

Bùi Lăng nghe vậy cũng hiểu được, nguyên lý của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này là ngụy trang thiên đạo, điều khiển thiên kiếp!

Chỉ có điều, hiện tại hắn khiêng thiên kiếp có bóng dáng giống "Yếm Khư" tiên tôn như đúc!

Vừa rồi thi triển (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] ngay trước mặt thiên kiếp, đương nhiên không lừa được thiên kiếp! Đây không phải tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này không có tác dụng với "Tiên Vương kiếp", cũng không phải hắn nắm giữ không đủ hỏa hầu, mà là tiên thuật của hắn bị thiên kiếp nhận ra!

Chỉ thế thôi!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã chui ra khỏi phạm vi huyết nguyệt.

Trong hư không, Đế Lưu Tương trùng trùng điệp điệp, trật tự xung quanh không còn hỗn loạn, loại cảm giác quái đản, lạnh lẽo kia cũng lặng yên tán đi.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức dừng phi độn, trong đầu hắn cũng hiện ra một gốc cự mộc khổng lồ thẳng tắp giữa thiên địa.

Đây là Kiến Mộc!

Hệ thống dùng tiên chức Kiến Mộc, muốn cách không na di đạo lữ đưa tặng khác tới!

Nhưng ngay sau đó...

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, đưa tặng thất bại.."

"Leng keng! Lần sau hệ thống tiến hành đưa tặng gấp bảy cho ngài...

"Leng keng! Lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Đầu tiên hắn khẽ giật mình, sau đó cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Lần trước hắn thành Vương cũng xảy ra chuyện tương tự!

Có sự tồn tại gì đó âm thầm cắt ngang hệ thống uỷ thác!

Nhưng lần này thành Vương lại chưa từng xuất hiện điều ngoài ý muốn, chỉ là vừa rời đi huyết nguyệt...

Chờ chút!

Huyết nguyệt là chỗ "Yếm Khư" tiên tôn che giấu thiên kiếp, trong ván cờ [Trận chiến hồng hoang], chúng tiên hạ giới là vì tìm kiếm tung tích thiên kiếp!

Vừa rồi hắn có thể thuận lợi thành Vương, là vì hắn ở phía trên huyết nguyệt, cũng được lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn che giấu?

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếng nói đứt quãng của thiên kiếp lại vang lên: " (Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] của ngươi... Cuối cùng... Đã tạo ra tác dụng.."

"Tiên thuật này... Là bản tôn... Sáng tạo...

"Ngươi ngụy trang thân phận... Bản tôn... Độ kiếp..."

"Cũng là một... Suy nghĩ... Thú vị...

"Tiếp theo... Độ kiếp tất nhiên không có... Vấn đề.."

"Chỉ cần hoàn thành... 'Biểu tượng... Là được.."

Nghe tiếng nói không lưu loát của thiên kiếp, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hiện tại hắn cũng không thể đưa thiên kiếp đi!

Nếu không sẽ thay đổi năm tháng "Quá khứ".

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng buông thiên kiếp xuống, huyền bào nhẹ bay lên, bóng dáng hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Cung trang đỏ hồng đón gió phần phật, thiên kiếp trống rỗng đứng đó, tiếng nói rời rạc như trước, nói tiếp: "Ngày' và 'Đêm'... Đây là biểu tượng... "Thiên.."

1097 chữ

Chương 3249: Thiên!

"Đáng tiếc...

"Ngày... Của ngươi chỉ là 'Ngày... Một giới...

"Đêm' lại là... 'Đêm... Vạn giới..

"Biểu tượng 'Đêm... Chắc là... Bản tôn trong năm tháng tương lai... Đưa cho ngươi..."

"Bị 'Ngày giới hạn... Phần biểu tượng 'Thiên' này... Cũng chỉ là... 'Thiên' một giới này... Nhưng đủ để thành Vương.."

Nói đến chỗ này, thiên kiếp thoáng dừng lại, chợt lại nói, "Không sai!"

"Thành Vương."

"Bản tôn muốn cho... Ngươi... Một phần thưởng...

"Làm càn!"

"Bản tôn... Chính là... Tiên Tôn.."

"Bản tôn là... 'Hỗn Độn..."

"Bản tôn... Là 'Vô tự...

"Mặc dù bản tôn... Rất coi trọng ngươi...

"Nhưng..."

"Dám can đảm vô lễ... Với bản tôn... Tự tìm đường chết...

"Ùm...

"Ngươi là một... Vật thí nghiệm... Hiếm có.."

"Không thể... Cứ trực tiếp giết... Như vậy.."

"Vậy đưa ngươi... Thiến... Nói đến đây, thiên kiếp thoáng dừng lại.

Sau mấy tức, nàng cau hàng lông mày kẻ đen, tiếp tục nói với giọng điệu cháy bỏng, "Sao ngươi... Chạy nhanh...

"Ngươi nhanh... Trở về!"

"Bản tôn... Muốn thi hành cung hình với ngươi..

"Ngươi không ở... Bản tôn phải hành hình thế nào...

"Động tác của ngươi... Quá nhanh.

"Sau khi trở về... Cần ở lại tại chỗ."

"Chờ đủ nửa canh giờ... Vậy bản tôn có thể thuận lợi... Hành hình.

Thái Thệ cốc.

Chỗ sâu.

Tế đàn nguy nga, yên tĩnh đứng sừng sững.

Huyết nguyệt trút xuống như nước, nhuộm xuống vạn vật chúng sinh.

Lúc này, toàn bộ thung lũng đều bị máu tươi ào ạt hoàn toàn thẩm thấu, khí tức ngai ngái tràn ngập nồng đậm.

Tiếng dòng suối lững lờ vang lên khắp nơi, trên mặt đất từng dòng máu nhỏ yên tĩnh chảy xuôi như mạng nhện bao trùm mặt đất dưới tế đàn.

Giữa suối máu hội tụ, từng thể xác nằm ngổn ngang lộn xộn dưới đất.

Những thể xác này lớn nhỏ không đều, chiều cao không đủ, trong áo bào trượt xuống tay chân của đủ loại nhân tộc, yêu thú, Thủy tộc, cỏ cây tinh yêu hình thù kỳ quái khó mà phân biệt tộc quần cụ thể... Phần lớn đều đã lạnh buốt, số ít vẫn còn ấm nóng, trong thất khiếu tuôn ra máu tươi, sinh cơ đang lấy tốc độ cực nhanh mất đi. Tự Hàn Ung ôm "Yểu Nguyệt", búi tóc cao như mây phủ xuống bóng tối thâm trầm, bao phủ khuôn mặt tuyết sắc, cung trang dệt kim kiểu dáng phức tạp không nhiễm trần thế đứng yên ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Ở sau lưng nàng, "Yểu Du" và "Hi Ngao" đều khép tay áo đứng đó, thắt lưng gấm bồng bềnh như múa theo gió, sắc mặt không có chút rung động nào. "Thi Thấm" giao tiêu nhẹ lay động, hơi nước quanh quẩn quanh người, khuôn mặt mềm mại vũ mị đứng cách đó không xa, năm ngón tay tinh tế non mềm mở ra, hai con ngươi dưới lông mi dài hơi khép, một tay về vào đầu dị tộc nửa trùng nửa thú.

Khuôn mặt tên dị tộc này vặn vẹo, giác hút dữ tợn mở ra lớn nhất, phát ra một tràng tiếng kêu thảm vô cùng thê lương.

"A a a..."

Tiếng kêu xé rách màn đêm, truyền ra xa xa.

Xung quanh gió dài mênh mông, lạnh lẽo vắng vẻ.

Chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết im bặt dừng lại, đầu dị tộc đột nhiên rủ xuống, sinh cơ của hắn ta tán đi, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.

"Thi Thấm" buông tay, một dòng nước trong veo xuất hiện từ hư không tẩy rửa bàn tay của nàng, nàng mở hai mắt ra, cung kính nói: "Long Hậu nương nương, đêm nay mới có huyết nguyệt"

"Nhưng tòa tế đàn này... "

"Còn có rất nhiều tế đàn không khác nhau chút nào, lại đã lặng yên hoàn thành từ mấy tháng trước đó!"

"Sau khi tế đàn xây xong, lập tức có rất nhiều sinh linh đến đây thăm viếng"

"Những sinh linh này có xa có gần, không câu nệ chủng tộc.

"Ngoài ra, trong trí nhớ của bọn nó không còn manh mối gì khác.

"Thi Thấm" hơi do dự mới thận trọng nói, "Cũng không tìm được tung tích nhân tộc Bùi Lăng"

Ánh mắt Tự Hàn Ung bình tĩnh nhẹ gật đầu.

Huyết nguyệt có liên quan với vị chấp chưởng "Hỗn độn" kia, vì vậy vừa vào ván cờ, nàng đã lập tức hạ lệnh nhanh rời khỏi nơi đây!

Chỉ có điều, cũng chỉ thời gian một câu nói Bùi Lăng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa!

Nàng là Tiên Vương, có thể sử dụng tất cả tiên chức và trật tự của phương thế giới này.

Nhưng lúc này cũng hoàn toàn không phát hiện được Bùi Lăng đi nơi nào!

Việc này chắc chắn có liên quan đến ván cờ!

Bởi vậy, bọn họ vốn phải lập tức rời khỏi nơi đây, đi đến Kiến Mộc.

Nhưng bây giờ...

Lại trực tiếp điều tra manh mối ván cờ từ toà tế đàn huyết nguyệt trước mặt!

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung lập tức hỏi: "Có biết là ai xây dựng những tế đàn này?"

"Thi Thấm" lập tức nói: "Là một nhân tộc, xưng hào "Tướng Huyền"

Những người tế bái này đã bị huyết nguyệt ăn mòn, ký ức hỗn độn không có thứ tự, cho dù nàng là Tiên Quan chưởng đạo cũng tốn khá nhiều công sức mới tìm kiếm ra những ký ức bị phá thành mảnh nhỏ từ trên người bọn chúng.

Lại không cách nào tiến thêm một bước tra rõ.

Tự Hàn Ung từ tốn nói: "Vậy đi tìm tên nhân tộc kia!"

Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng quen thuộc không có dấu hiệu nào xuất hiện bên cạnh nàng.

Huyền bào phần phật, chính là Bùi Lăng!

Tự Hàn Ung nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt trong sáng rực rỡ hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, chẳng mấy chốc đã nói: "Phu quân thành Vương rồi?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, liếc nhìn xác chết tàn tạ xung quanh, cũng chưa từng để ý.

Tất cả sinh linh trong ván cờ, dù sống hay chết cũng sẽ lặp đi lặp lại luân hồi, không ngừng không nghỉ ở trong ván cờ...

Sinh và tử không có ý nghĩa với sinh linh trong ván cờ.

1101 chữ

Chương 3250: Thiên! (2)

Lần này bị giết, lần sau lại có người vào ván cờ sẽ phục sinh, tái diễn điều trải qua vô số lần...

Có lẽ chỉ đến lúc thật sự phá giải ván cờ, những sinh linh trong ván cờ này mới có thể nghênh đón kết cục cuối cùng của mình.

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng lại không kịp giải thích việc thành Vương với Tự Hàn Ung, mà nhanh chóng nói: "Nhanh đi Kiến Mộc!"

Thiên kiếp trong huyết nguyệt phản ứng vô cùng trì độn, lúc hệ thống miễn phí đưa tặng nó cho hắn cũng không có bất kỳ phản kháng gì.

Nhưng qua một đoạn thời gian nữa, chờ thiên kiếp kịp phản ứng, biết đâu sẽ tìm hắn gây chuyện!

Dù sao hiện tại thiên kiếp đã coi mình trở thành "Yếm Khư" tiên tôn!

Đường đường là một Tiên Tôn tự phụ cỡ nào, sao có thể để người nói bắt là bắt, nói ôm là ôm? !

Nhất định phải lập tức rời khỏi ván cờ, trở lại năm tháng hậu thế.

Nghe vậy, Tự Hàn Ung không hỏi nhiều, lập tức đáp: "Được!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả bóng dáng biến mất ở trong cốc.

Kiến Mộc.

Cự mộc lồng lộng nối liền thiên địa.

Linh cơ tràn trề như thác nước ở trước mặt, ầm vang càn quét, sinh sôi vô số linh hoa linh thảo, trong tầm mắt cỏ cây um tùm, cành lá sum suê, núi mây biển sương quanh quẩn, tay áo tung bay như muốn thuận gió mà lên, dáng vẻ khí độ Tiên gia.

Trong hư không, mấy bóng dáng lặng yên xuất hiện, ống tay áo lưu chuyển cuốn lên linh vũ bay tán loạn, linh hoa chập chờn bay lả tả đầy trời, khuôn mặt hiện ra là đám người Bùi Lăng. Tiên Vương có thể sử dụng tất cả tiên chức, "Bản nguyên" pháp tắc, trật tự trong một phương thế giới.

Vì vậy tiến vào ván cờ, chỉ cần không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều có thể lập tức tìm được vị trí KiếnMộc!

Bây giờ mặc kệ là Tự Hàn Ung hay Bùi Lăng đều có thể khóa chặt Kiến Mộc trong nháy mắt, đồng thời chuyển dời đến vị trí Kiến Mộc!

Lúc này đạp không mà đứng, nhìn qua cự mộc khổng lồ nhét đầy tầm mắt trước mặt, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Lên Kiến Mộc trước!"

Tiếng nói vừa dứt, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Sao ngươi... Chạy nhanh...

"Chờ đủ nửa canh giờ... Vậy bản tôn có thể thuận lợi... Hành hình...

Đây là giọng của thiên kiếp!

Thiên kiếp kịp phản ứng, hơn nữa đang tìm hắn!

Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, lúc này không do dự chút nào, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt leo lên Kiến Mộc!

Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" lập tức đuổi theo.

Hoa lạ cỏ ngọc, linh tuyền thác nước khó mà tính toán, vây quanh một con đường thông thiên uốn lượn trong mây, đi đến xa xôi, chui vào núi mây biển sương.

Linh cơ như mưa thấm vào đạo thể, ánh sáng thụy khí ẩn vào trên bầu trời, trong lúc sáng tắt như phác hoạ ra một vùng trời đất mới thật lớn.

Kiến Mộc chính là thang lên trời, trước đây Bùi Lăng dẫn theo tổ sư chín tông Bàn Nhai giới leo lên Kiến Mộc, bản thân khó mà tới gần Kiến Mộc, hơi hao tốn một ít thủ đoạn.

Sau khi leo lên Kiến Mộc, một nhóm người cũng chỉ có thể chia ra leo lên Kiến Mộc, đều bị đưa vào không gian khác biệt.

Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã tiến vào cảnh giới Tiên Vương, có thể trực tiếp sử dụng tiên chức Kiến Mộc, lại không cần lại tuân thủ quy tắc phía trên Kiến Mộc.

Đương nhiên, cho dù hắn không thành Vương, có Tự Hàn Ung ở đây thì hiệu quả cũng giống như vậy!

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng lập tức mở miệng nói: "Hàn Ung, thời gian thiên kiếp mất tích có phải là khi huyết nguyệt bắt đầu xuất hiện không?"

Tự Hàn Ung nghe vậy lại khẽ lắc đầu, nói: "Thời gian thiên kiếp mất tích sớm hơn"

"Huyết nguyệt xuất hiện ở phương thế giới này, rất nhiều tàn tiên bắt đầu xuất hiện.

Thiên kiếp mất tích sớm hơn?

Xem ra từ rất sớm trước đó "Yếm Khư" tiên tôn đã bắt đầu dùng toàn bộ thiên kiếp làm thí nghiệm...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói: "Vừa rồi vi phu gặp được thiên kiếp, sau đó trực tiếp độ 'Tiên Vương kiếp"

"Vi phu có pháp tắc 'Thời gian, tốc độ độ kiếp tăng tốc, toàn bộ quá trình không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì."

"Hiện tại vi phu đã có biểu tượng 'Thiên của phương thế giới này.."

Bùi Lăng miêu tả đại khái quá trình thành Vương vừa rồi cho Tự Hàn Ung.

Hiện tại bọn họ đã leo lên Kiến Mộc, ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] đã hoàn thành, không cần có bất kỳ băn khoăn nào.

So sánh với ván cờ [Luận đạo Thanh Khâu] trước đó, ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] này thật sự thông qua vô cùng thuận lợi.

Ngoại trừ độ một trận Tiên Vương kiếp, không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào...

Nói đúng ra, bọn họ cũng không phá giải ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] này, chỉ là mượn đường trở về hậu thế.

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, nói: "Kim Ô hoàng vẫn muốn đạt được biểu tượng Thiên"

"Nhưng vẫn bị vị chấp chưởng 'Hỗn độn' kia ngăn cản...

Lúc nói chuyện, nàng cũng không có quá để ý chi tiết Bùi Lăng thành Vương.

Dù sao nàng cũng là Tiên Vương, biết tất cả sự hung hiểm và bí mật thành Vương.

Ngay sau đó, Tự Hàn Ung nhân tiện nói: "Hiện tại phu quân đã thành Vương, bước kế tiếp là vị trí Tiên Tôn "Phu quân có biết vị trí Tiên Tôn còn trống không?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Biết"

"Ngoại trừ bốn vị 'Yếm Khư, 'Ly La', 'Cựu', 'Vị kia, vị trí Tiên Tôn còn trống là 'Chư thiên và 'Vạn giới"

"Còn có 'Sinh mệnh' và 'Tử vong"

1105 chữ

Chương 3251: Bí mật thành Tôn

Tự Hàn Ung nhàn nhạt gật đầu, chợt nói: "Bốn cái này đúng là vị trị Tiên Tôn còn trống hiện nay"

"Chư thiên' vốn là đường của Kim Ô tộc"

"Vạn giới là đường của Long tộc.

"Tử vong' tất nhiên là U Minh chi chủ "Chỉ có con đường 'Sinh mệnh này là vạn tộc có thể tranh!"

"Đương nhiên, từ xưa đến nay bốn vị kia đã chặn tất cả con đường thành Tôn "Cho đến tận nay bốn vị trí Tiên Tôn còn trống này vẫn luôn là đồ trang trí!"

"Nhưng bây giờ bốn vị kia đều đã khai chiến"

"Đây chính là thời cơ của tất cả Tiên Vương!"

Nói đến đây, Tự Hàn Ung hơi dừng lại rồi nói tiếp, "Hiện tại phu quân có được biểu tượng 'Thiên, muốn thành Tôn chắc chắn là đi con đường 'Chư thiên này "Nghe đồn con đường 'Chư thiên' này tương ứng với Đế vị 'Vũ, tức 'Không gian chi chủ!"

"Bởi vậy, nếu không có thời cơ trở thành 'Chư thiên, cũng có thể lựa chọn Vạn giới"

"Đế vị tương ứng với 'Vạn giới cũng là "Không gian chi chủ!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến U Minh chi chủ và Nhân Vương Chung Quỳ Liệt.

U Minh chi chủ có được biểu tượng "Tử vong" trong năm tháng hồng hoang, hắn ta muốn thành Tôn, đường đi bình thường là đồng thời có biểu tượng "Tử vong" của "Quá khứ" và "Tương lai".

Hoặc là làm tiên nhân thượng giới, không còn vĩnh sinh!

Nhưng ngoại trừ hai con đường này, U Minh chi chủ còn có một con đường, chính là thôn phệ một vị "Vương" người sống!

"Sinh mệnh" và "Tử vong" tương ứng "Luân Hồi chi vương"

Hai cái này cũng tranh đoạt một Đế vị!

Cũng như Tự Hàn Ung đã nói, hắn đi con đường "Vạn giới" cũng là cách giống như vậy!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Đi con đường "Vạn giới... Có thể rơi vào điên cuồng không?"

Lúc ấy hắn gặp mặt thiên kiếp ở chốn hỗn độn, đã từng hỏi thăm cách thành Tôn từ U Minh chi chủ, thiên kiếp từng nói với hắn, U Minh chi chủ thôn phệ Vương của người sống là trình tự thành Đế.

Một khi trình tự tính sai sẽ rơi vào điên cuồng, không có bất kỳ lý trí gì, sẽ bị "Yếm Khư" tiên tôn chấp chưởng "Hỗn độn" sử dụng Hiện tại Tự Hàn Ung nói đến con đường "Vạn giới" này, cực kỳ tương tự với cách thành Tôn của U Minh chi chủ. Hắn chưa chắc cần dùng đến, nhưng việc liên quan đến thành Tôn lại không thể không biết!

Nghe vậy, Tự Hàn Ung khẽ lắc đầu, bình thản nói: "Lúc phu quân thành Vương, nếu dùng 'Ngày chư thiên, hoặc là 'Đêm' chư thiên, đi con đường Vạn giới này thật sự sẽ xảy ra chuyện "Nhưng hiện tại biểu tượng của phu quân chỉ là 'Thiên của một phương thế giới.."

"Chỉ là 'Thiên' của một phương thế giới, với việc thành Tôn chỉ là giọt nước trong biển cả.

"Đổi đường sẽ không có vấn đề gì"

Nghe nói như thế, Bùi Lăng lập tức hiểu ý Tự Hàn Ung, hiện tại "Biểu tượng" của hắn quá nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn lựa chọn con đường.

Hắn thật sự không có "Ngày" chư thiên, nhưng "Đêm" chư thiên...

"Yếm Khư" tiên tôn cho tiên chức "Hắc dạ" cũng không phải là một phương thế giới!

Sau khi thành Vương, tất cả kiến thức liên quan với Tiên Vương đều sẽ chủ động tới.

Vì vậy, Bùi Lăng biết bây giờ hắn có được tiên chức "Hắc dạ" chính là "Đêm" chư thiên!

Nhưng cũng như Tự Hàn Ung đã nói, lần này hắn thành Vương cũng không dùng "Đêm" chư thiên, mà là "Thiên"

một phương thế giới.

Bởi vậy, hiện tại hắn có "Hắc dạ" vẫn là tiên chức, chứ không phải "Biểu tượng" chân chính.

Đây là thao tác của hệ thống, về phần nguyên nhân, hiện tại hắn cũng có thể đoán được một chút...

Một tôn hiệu khác của "Yếm Khư" tiên tôn là "Hắc Dạ chi chủ".

Nếu hắn chỉ lấy "Hắc dạ" thành Vương, cũng như trực tiếp đi con đường cửa "Yếm Khư" tiên tôn...

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng hỏi: "Ngoại trừ cái đó ra, thành Tôn còn có điều gì cần chú ý?"

Sau khi trở thành Tiên Vương, hắn đã biết được tất cả về Tiên Vương.

Nhưng đối với thành Tôn... Phần lớn thứ hắn biết đều đến từ lần gặp mặt thiên kiếp trước đó, còn lâu mới kỹ càng bằng sự hiểu biết của Tự Hàn Ung.

Bây giờ nhân lúc leo lên Kiến Mộc, vừa hay hỏi thăm Tự Hàn Ung về bí mật thành Tôn.

Tiên khí linh vũ mờ mịt như núi mây biển sương, cung trang uốn lượn, Tự Hàn Ung mắt lam trong vắt, nàng hơi trầm ngâm, chẳng mấy chốc đã nói: "Bản cung cũng chỉ là Tiên Vương"

"Hiểu biết về việc thành Tôn có hạn"

"Hiện tại biểu tượng của phu quân là 'Thiên, bản cung lợi dụng Kim Ô tộc làm ví dụ, giảng giải cho phu quân một hai"

"Kim Ô hoàng Kim Ô tộc là 'Ngày' chư thiên "Là Tiên Vương đỉnh phong"

"Kim Ô hoàng muốn thành Tôn cần là 'Đêm' chư thiên"

"Ngày' chư thiên cộng thêm 'Đêm' chư thiên chính là 'Chư thiên"

"Đây là con đường thống nhất của 'Chư thiên'!"

"Nhưng trước đó 'Đêm' chư thiên thuộc sở hữu của 'Hắc Dạ chi chủ"

"Con đường của Kim Ô hoàng bị 'Hắc Dạ chi chủ phá hỏng, cũng chỉ có thể lựa chọn cách thành Tôn khác "Thứ nhất là đạt được 'Biểu tượng' ngang hàng trong năm tháng 'Tương lai";"

"Thứ hai là nhất thống chư thiên, chỉnh đốn và cải cách trật tự, làm mặt trời không lặn, có 'Ngày' không 'Đêm."

"Như thế, 'Ngày' tức là 'Thiên!"

"Cả hai cách này, mặc dù không chính thống bằng 'Ngày' chư thiên, cộng thêm 'Đêm' chư thiên, nhưng cũng đủ để thành Tôn "Kim Ô hoàng lựa chọn cái sau...

Gió dài thổi tay áo, hơi nước dính vạt áo, một lùm lại một lùm cành lá um tùm nhanh chóng lui lại, Bùi Lăng nghiêm túc lắng nghe.

Con đường hiện tại của hắn rất gần với Kim Ô hoàng 1099 chữ

Chương 3252: Bí mật thành Tôn (2)

Mặc dù Kim Ô hoàng không có khả năng thành Tôn, nhưng lúc này con đường mà đối phương lựa chọn lại có ý nghĩa tham khảo với hắn.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại hỏi: "Kim Ô tộc chỉ có hai vị Tiên Vương, muốn nhất thống chư thiên e rằng không dễ dàng như vậy?"

Lúc châu trâm nhẹ lay động, bảo quang mờ mịt, đã thấy Tự Hàn Ung khẽ lắc đầu, nói: "Nếu bốn vị kia đều không ra tay, lấy thực lực Kim Ô hoàng, thật ra lựa chọn cách này cũng không thất bại!"

"Trong chư thiên vạn giới, mặc dù tộc quần có Tiên Vương trấn giữ không phải số ít, nhưng cùng là Tiên Vương cũng có mạnh yếu! "Phần lớn Tiên Vương chỉ có một loại biểu tượng nào đó trong một phương thế giới mà thôi"

"Số ít Tiên Vương có được tất cả biểu tượng trong một phương thế giới"

"Tiên Vương như thế có thực lực càng mạnh hơn Tiên Vương bình thường!"

"Ví dụ như vị kia trong U Minh"

"Còn Tiên Vương Long tộc và Kim Ô tộc, dĩ nhiên 'Biểu tượng' đã không còn giới hạn trong một phương thế giới.

"Bản cung là giới chủ hai đại giới thiên, vốn có được 'Biểu tượng' hoàn chỉnh của hai đại giới thiên"

"Vì vậy thực lực càng cao hơn U Minh chi chủ"

"Long Vương và Kim Ô hoàng, một người là 'Thủy' vạn giới; một người là 'Ngày' chư thiên "Hai vị này đều đã đạt đến cực hạn Tiên Vương"

"Chỉ thiếu chút nữa có thể thành Tôn!"

"Đến một bước này, thậm chí có thể nhìn thấy một bộ phận huyền bí của việc thành Tôn từ bên trong Thiên Đạo...

"Những điều mà bây giờ bản cung biết được, đều nghe được từ chỗ Long Vương"

"Trong tình huống bốn vị kia không can thiệp bất kỳ điều gì, chỉ cần Long Vương không ra, Kim Ô hoàng có thể lấy sức một mình quét ngang chư thiên!"

"Tiên Vương khác không ngăn cản được Kim Ô hoàng!"

"Nhưng đáng tiếc hiện tại phu quân chiếm cứ 'Thiên' một phương thế giới, thiếu một phần 'Thiên' này, Kim Ô hoàng không cách nào lại để chư thiên trở thành Vĩnh Trú!"

"Hơn nữa, một khi Kiến Mộc bị trảm, con đường 'Vĩnh Trú' này sẽ hoàn toàn trở thành đường chết... "

"Tất cả trùng hợp như thế, tất nhiên không thể thiếu bút tích của bốn vị kia...

Nghe vậy, Bùi Lăng cực kỳ ngạc nhiên, hắn biết Kim Ô hoàng rất cường đại, thực lực của Long Hậu chắc chắn cao hơn U Minh chi chủ, nhưng rốt cuộc đều là cảnh giới Tiên Vương, chắc sự chênh lệch có hạn... Nhưng hôm nay nghe ý Tự Hàn Ung... Ngoại trừ Long Vương, gom hết Tiên Vương chư thiên vạn giới lại cũng không phải đối thủ của Kim Ô hoàng? !

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này lại hỏi: "Kim Ô hoàng thành Tôn, Long Vương lại không ra tay, Long Vương lựa chọn đi năm tháng 'Tương lai đạt được 'Biểu tượng' ngang hàng?"

Tự Hàn Ung khẽ gật đầu, minh châu bên tai khẽ lay động, có vầng sáng nhu hòa chầm chậm đẩy ra, ánh bình minh uyển chuyển nhẹ nhàng nhuộm khắp trời cao, nàng bình thản nói: "Kim Ô hoàng là 'Ban ngày' chư thiên, hắn thiếu 'Đêm' chư thiên"

"Long Vương là 'Thủy' vạn giới, thiếu 'Lục' vạn giới "Đêm' chư thiên bị 'Hắc Dạ chi chủ chiếm cứ. "Nhưng 'Lục' vạn giới... Lại vẫn bị giấu kín trong ván cờ!"

"Bản cung chưa đi vào ván cờ (Man Hoang lũ lụt] kia đã dự cảm được, sau khi vào ván cờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cực lớn"

"Nếu bản cung suy đoán không sai, rất có thể trong ván cờ kia có manh mối của 'Lục'!"

"Nhưng dưới tình huống bình thường, Tiên Vương không cách nào tiến vào ván cờ"

"Vì vậy, dù là 'Đêm' chư thiên hay 'Lục' vạn giới, Kim Ô hoàng và Long Vương đều không thể thu hoạch được "Long Vương muốn thành Tôn cũng chỉ có thể thay đổi trật tự vạn giới, làm chúng nước nuốt hết mặt đất, toàn bộ thế giới có nước không đất, vậy 'Thủy' tức là 'Lục'!"

"Nhưng Kim Ô hoàng và Long Vương đều lựa chọn con đường này, hai người tranh đoạt chư thiên vạn giới sẽ chỉ liều đến lưỡng bại câu thương"

"Ai cũng không có khả năng thành Tôn"

"Bởi vậy, Kim Ô hoàng lựa chọn cái sau, Long Vương lựa chọn cái trước...

Nghe đến đó, Bùi Lăng không cảm thấy quá bất ngờ.

Mặc dù oán hận giữa Kim Ô tộc và Long tộc chất chứa đã lâu, vốn không hợp nhau, nhưng việc liên quan đến thành Tôn, chút mâu thuẫn giữa hai tộc chỉ là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi!

Lúc này, Tự Hàn Ung lại nói: "Phu quân có biết một nhân tộc gọi là 'Tướng Huyền' không?"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vội nói: "Biết"

"Đây là một trong chín vị... Mười hai vị tiên tổ tộc ta "Lại không biết "Tướng Huyền' tiền bối thế nào?"

Một thác nước nhanh chóng lướt qua bên đường, có ngọc châu lẻ tẻ lộn xộn bay lên, xen lẫn mùi đắng chát của linh hoa cỏ ngọc, mờ mịt đầy tay áo, Tự Hàn Ung tay áo nhẹ nhàng, lúc cất bước nghi thái vạn phương, bình tĩnh nói: "Ván cờ mà chúng ta vừa tiến vào là [Huyết nguyệt chi biến]"

"Tên nhân tộc gọi là "Tướng Huyền' này là manh mối mấu chốt trong ván cờ này "Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hai ván cờ [Mười mặt trời bắt đầu] và [Man Hoang lũ lụt] kia đều có manh mối mấu chốt tương tự"

"Tiếp theo phu quân đi đến năm tháng ban đầu, kính xin phu quân chú ý một chút, có lẽ có thể tìm được manh mối có liên quan với 'Lục"

"Tướng Huyền" tiền bối có liên quan với [Huyết nguyệt chi biến] ?

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt lập tức nhớ tới "Vô Thủy" tổ sư cũng có tham gia vào ván cờ [Luận đạo Thanh Khâu)

kia!

1111 chữ

Chương 3253: Bí mật thành Tôn (3)

Nếu Tự Hàn Ung nói không sai, vậy...

Ván cờ [Luận đạo Thanh Khâu) tương ứng với "Vô Thủy" tổ sư; Ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] tương ứng với "Tướng Huyền" tổ sư; Ván cờ [Mười mặt trời bắt đầu] chắc chắn cũng tương ứng với một vị tổ sư; Ván cờ I Man Hoang lũ lụt] chắc chắn cũng giống như vậy!

Ván cờ I Man Hoang lũ lụt] này có manh mối liên quan đến "Lục".

Tiên tổ nhân tộc tương ứng với ván cờ [Man Hoang lũ lụt] này, chắc chắn cũng biết chút gì đó...

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Lăng chắc chắn.

Nếu người biết manh mối là tiên tổ nhân tộc, vậy chỉ cần chờ hắn trở lại năm tháng ban đầu tìm tổ sư khai phái chín tông tìm hiểu một chút, chắc chắn có thể biết là ai!

Tuy hiện tại hắn thiếu "Ban ngày" chư thiên, nhưng "Thủy" vạn giới và "Lục" vạn giới cũng có tác dụng với hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Đa tạ Hàn Ung nhắc nhở, vi phu sẽ chú ý"

Nói xong, hắn dừng lại một chút, chợt hỏi, "Ngoại trừ những điều này, Hàn Ung còn biết điều gì liên quan tới thành Tôn?"

Tự Hàn Ung từ tốn nói: "Có thể xác định, đại khái cũng chỉ có những thứ này Tiếng nói vừa dứt, hàng lông mi dài của nàng nhẹ rủ xuống như cánh bướm nghỉ lại, trầm ngâm giây lát mới nói, "Còn có một số việc... Lại chỉ là tộc ta và Kim Ô tộc suy đoán, chưa chắc đã đúng"

"Bốn vị Tiên Tôn kia theo thứ tự là 'Trật tự và 'Hỗn độn'; 'Quá khứ và "Tương lai"

"Giữa đôi bên đối lập"

"Long Vương và Kim Ô hoàng là hai vị Tiên Vương gần Tiên Tôn nhất hiện nay"

"Hai người cũng cường đại, cũng đối lập với nhau"

"Trật tự và 'Hỗn độn tranh 'Tạo vật chi chủ';"

"Quá khứ và 'Tương lai tranh 'Thời gian chi vương"

"Nếu Long Vương và Kim Ô hoàng cũng có thể trở thành Tôn, sẽ tranh 'Không gian chi chủ"

"Tiên Tôn đã tồn tại và Tiên Tôn có khả năng tồn tại đều là sự đối lập tự nhiên"

"Bởi vậy, Long Vương và Kim Ô hoàng suy đoán có 'Trật tự sẽ có 'Hỗn Độn "Có 'Quá khứ sẽ có 'Tương lai;"

"Có 'Vạn giới' sẽ có 'Chư thiên."

"Thiên đạo cân bằng, Tiên Tôn mới sẽ không xuất hiện một mình!"

"Lần này, nếu phu quân thật sự có thể thành Tôn, danh ngạch không chỉ một cái "Phía đối lập của phu quân rất có thể cũng sẽ xuất hiện một vị Tiên Tôn!" Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Lăng không chút rung động, không có quá nhiều thay đổi. Long tộc và Kim Ô tộc chỉ là suy đoán này, hắn lại có thể khẳng định là thật!

Bởi vì hắn đã từng gặp mặt "Yếm Khư" tiên tôn, "Yếm Khư" tiên tôn từng nói với hắn, còn hai vị trí Tiên Tôn đang trống, một cái là hắn!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng nói: "Là thật!"

Thấy Bùi Lăng nói chắc chắn như thế, ánh mắt Tự Hàn Ung bình tĩnh nhìn hắn một chút lại không có ý vặn hỏi nguyên nhân mà nói tiếp: "Nếu suy đoán này chính xác, vậy còn có một suy đoán có khả năng cũng là thật. "Sinh mệnh' và 'Tử vong' tương ứng với 'Luân Hồi chi vương"

"Nhưng bây giờ trong chư thiên vạn giới chỉ U Minh chi chủ có biểu tượng 'Tử vong, nhưng không có Tiên Vương giữ biểu tượng 'Sinh mệnh"

"Điều này hoàn toàn khác với tình huống đối lập lẫn nhau của Long Vương và Kim Ô hoàng!"

"Long Vương và Kim Ô hoàng suy đoán, hoặc Tiên Tôn không chỉ có một mình là sai; hoặc...

"Biểu tượng 'Sinh mệnh' đã sớm nằm ở chỗ 'Ly La' tiên tôn!"

"Trong chư thiên vạn giới, chỉ cần tiên nhân tuân thủ thiên cương sẽ có vĩnh sinh.

"Vĩnh sinh là cực hạn 'Sinh mệnh"

Biểu tượng "Sinh mệnh" nằm trong tay "Ly La" tiên tôn? !

Bùi Lăng lập tức giật mình, chẳng mấy chốc đã nhớ tới một việc...

Nhân Vương Chung Quỳ Liệt từng nói, hắn ta và U Minh chi chủ chắc chắn có một trận chiến Lúc ấy hắn suy đoán, chắc chắn U Minh chi chủ sẽ thua vì trong năm tháng hậu thế, toàn bộ U Minh đã biến mất chỉ còn lại một U Tố mộ bị phá thành mảnh nhỏ.

Nhưng chỉ sợ Nhân Vương Chung Quỳ Liệt cũng không thắng... Bởi vì U Tố mộ vẫn thuộc sự khống chế của người chết, chứ không phải rơi vào trong tay Lưu Lam hoàng triều!

Lúc ấy hắn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó.

Bây giờ nghe Tự Hàn Ung nói tới suy luận này, cũng đã hiểu rõ là vì sao...

Biểu tượng "Sinh mệnh" ở chỗ "Ly La" tiên tôn, dù Nhân Vương Chung Quỳ Liệt và U Minh chi chủ tranh như thế nào, đều chỉ có con đường lưỡng bại câu thương!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: "U Minh chi chủ có biết việc này không?"

Tự Hàn Ung bình thản nói: "Chắc đã đoán được một chút.

"Lần trước để mặc nhân tộc xâm nhập U Minh đoạt lấy một trong U Đô mười ba thành, hơn phân nửa là vì chủ động chế tạo ra một vị 'Vương' người sống, để xác nhận việc này"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, lại nghĩ đến một việc...

Trước đây không lâu, Tự Hàn Ung tự mình giáng lâm U Minh, thay hắn đòi lại một sợi phân hồn bị U Minh chi chủ tạm giam lúc trước, nhưng U Minh chi chủ không tiếc khai chiến với Tự Hàn Ung, không tiếc đắc tội Long tộc cũng muốn giữ lại sợi phân hồn kia.

Chắc hẳn trong lòng U Minh chi chủ đã sớm rõ ràng, con đường mà hắn ta và Nhân Vương Chung Quỳ Liệt đang tranh giành chưa chắc đã đi qua được!

Chỉ có đạt được "Biểu tượng" trên người hắn, mới có một cơ hội thành Tôn...

Không!

Dù không có Long Hậu Tự Hàn Ung, một mình hắn xông vào U Minh, đến lúc sinh tử tồn vong thật sự, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp thành Vương!

1107 chữ

Chương 3254: Đồng sinh cộng tử

Lúc hắn ở cảnh giới Kim Tiên đã có thể so chiêu chính diện với U Minh chi chủ, thậm chí hắn còn có thể an toàn thoát ra.

Bây giờ hắn cũng là Tiên Vương, nếu lại đối đầu với U Minh chi chủ một lần nữa...

Người phải chạy trốn chưa chắc là hắn!

Cơ hội thành Tôn trông như gần ngay trước mắt có thể chạm tay đến, nhưng trên thực tế... Từ đầu đến cuối U Minh chi chủ đều không có bất kỳ cơ hội gì! Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, lại nói: "Thành Tôn thất bại sẽ như thế nào?"

Tiên khí như biển mây đậm đặc như dây lụa uốn lượn lướt qua búi tóc, trâm vòng của Tự Hàn Ung, lôi kéo ra tiếng leng keng, đầu khẽ nghiêng, mắt lam lăn tăn như ánh nước đong đưa, chiếu rọi vạn vật rực rỡ, diễm lệ khó tả, bình thản nói: "Đạo thể, thần hồn, ý thức... Đều bị thiên đạo đồng hóa"

"Tiên chức, 'Bản nguyên, pháp tắc, tiên lực... Bụi về với bụi, đất về với đất, trở về thiên địa"

"Sau cùng 'Biểu tượng.."

"Chắc sẽ bị một trong bốn vị kia thu về"

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, lập tức hiểu ý Tự Hàn Ung... Thành Tôn thất bại sẽ bị chia cắt không còn một mảnh, giọt nước không còn!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn hỏi tiếp: "Kim Ô tộc Tiên Vương, tên gọi là gì?"

"Long Vương, tôn hiệu là gì?"

"U Minh chi chủ, tên thật là gì?"

Tình huống hiện tại rất rõ ràng, bốn vị Tiên Tôn đã sớm phá hỏng con đường của tất cả Tiên Vương!

Kim Ô hoàng, Long Vương, U Minh chi chủ... Những cự phách trông như rất quan trọng của chư thiên vạn giới này đều không có hy vọng thành Tôn!

Hiện tại hắn hỏi tôn hiệu của mấy vị này là dự định trở lại năm tháng ban đầu, sau đó xem có thể tra được sự tích cụ thể của mấy vị này hay không... Đối với việc thành Tôn tiếp theo, nhiều ít có thể đưa đến một chút trợ giúp.

Váy dài bồng bềnh, hàng mi dài của Tự Hàn Ung cụp xuống, bình tĩnh nói: "Hai vị Tiên Vương Kim Ô tộc, một vị tôn hiệu 'Tu Hiểu, một vị tôn hiệu 'Cát Diệu"

"Tu Hiểu là Kim Ô hoàng"

"Hắn là 'Ngày' chư thiên, cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong, cực hạn dưới Tiên Tôn.

"Hiện tại ván cờ của chúng ta là [Huyết nguyệt chi biến], có vết tích của 'Hắc Dạ chi chủ"

"Hiện tại chỗ chúng ta tiến về là năm tháng tương lai, là quyền hành của Vị "Nếu không phải như thế, bản cung sẽ không niệm nói tôn hiệu này "Nếu ở hồng hoang, chỉ cần nói ra tôn hiệu này, thế giới này sẽ lập tức chuyển 'Đêm' thành 'Ngày!"

"Dù ở một phương thế giới kia có bao nhiêu vầng mặt trời lên xuống, cũng sẽ lập tức dâng lên mặt trời huy hoàng khó mà tính toán, Đại Nhật chân hỏa xuyên qua trời cao, đốt diệt vạn vật"

"Từ nay về sau một phương thế giới vạn vật tịch diệt, chỉ có ánh sáng vĩnh trú, chiếu sáng cả ngày.

"Sinh linh niệm nói tôn tên sẽ quên mất tất cả đạo tâm trước kia, bắt đầu không ngừng không nghỉ đuổi theo ban ngày cho đến thân tử đạo tiêu, hoàn toàn tiêu vong trong thiên đạo""Toàn bộ quá trình, Kim Ô hoàng cũng không làm cái gì"

"Tôn hiệu của hắn là một loại lực lượng cường đại lại đáng sợ!"

"Về phần 'Cát Diệu' là vị Tiên Vương thứ hai của Kim Ô tộc"

"Hắn giống bản cung đều là giới chủ hai đại giới thiên, thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng không yếu.

"Bản cung và hắn từng giao thủ, chưa từng phân ra thắng bại"

"Tôn hiệu của Long Vương là 'Phất Uyên"

"Giống với Kim Ô hoàng, tôn hiệu Long Vương cũng là một loại lực lượng cường đại khiến chư thiên vạn giới cũng không dám gọi thẳng tên hắn, một loại quy tắc gọi tất đáp!"

"Không có tiên nhân dám can đảm trực tiếp niệm nói tôn hiệu Long Vương"

"Dù cách bao nhiêu thế giới, niệm nói tôn hiệu 'Phất Uyên' này sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho thế giới đó!"

"Hoặc mưa to mấy năm liên tục không ngừng, trăm sông vỡ đê, bốn biển tràn lan bao phủ cả vùng, toàn bộ sinh linh chết đuối; hoặc suối phun tuôn ra, lũ lụt cuồn cuộn, trong nháy mắt hủy diệt bình nguyên vùng núi, xuyên qua núi non cao lớn, biến thế giới bình thường thành trạch quốc; hoặc chúng nước biến ảo, sinh sôi quái đản, trở thành cấm khu của sinh linh.."

"Tôn hiệu của U Minh chi chủ là 'Huyền Mật'.."

"Tu Hiểu", "Cát Diệu", "Phất Uyên", "Huyền Mật"...

Bùi Lăng nghiêm túc nghe, trong bốn vị Tiên Vương này, hắn chưa từng nghe đến Kim Ô hoàng và Long Vương. U Minh chi chủ đã từng gặp hai lần, "Cát Diệu" cũng từng gặp mặt một lần...

Lúc ấy leo lên Kiến Mộc, trên đường đi hắn tại phải "Vô Thủy" tiền bối và Kim Ô tiên vương "Cát Diệu" khai chiến. Lúc đó, "Cát Diệu" vốn đang giằng co với "Vô Thủy" tiền bối, lại vì nhìn ra trên người hắn có tiên chức "Hắc dạ" muốn ra tay với hắn.

Chỉ có điều, "Vô Thủy" tiền bối chặn đối phương thay hắn...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cảm thấy hơi nghi ngờ, lập tức hỏi: "Hàn Ung, vi phu đã từng gặp Kim Ô tộc 'Cát Diệu, nhưng hắn cho vi phu cảm giác không khác với U Minh chi chủ lắm...

Tự Hàn Ung nghe vậy lại không hề cảm thấy bất ngờ, từ tốn nói: "Là lần leo lên Kiến Mộc kia?"

Bùi Lăng nhẹ gật đầu, thực lực của Tự Hàn Ung cao hơn U Minh chi chủ "Huyền Mật", bây giờ Long Hậu cũng không phải đỉnh phong!

Kim Ô Tiên Vương "Cát Diệu" có thể không phân cao thấp với Long Hậu, theo lý chắc mạnh hơn U Minh chi chủ rất nhiều mới đúng...

Nhưng lúc đó gặp mặt, cảm giác áp lực mà đối phương cho hắn cũng không mãnh liệt như vậy...

1095 chữ

Chương 3255: Đồng sinh cộng tử (2)

Lúc đang suy nghĩ lại nghe Tự Hàn Ung bình tĩnh giải thích: "Bản cung vừa nói, con đường mà Kim Ô hoàng lựa chọn cũng không phải biểu tượng 'Quá khứ và 'Tương lai, mà là nhất thống chư thiên!"

"Lúc đó phu quân leo lên Kiến Mộc, Kim Ô hoàng đã chuẩn bị thành Tôn "Cho nên, phu quân gặp phải 'Cát Diệu' cũng không phải 'Cát Diệu' thời điểm hưng thịnh, mà là 'Cát Diệu' đã nhường ra 'Biểu tượng hai đại giới thiên "Khi đó 'Cát Diệu hạ giới lâm trần, vì tiếp nhận hồng hoang từ chỗ bản cung"

"Đây là việc hai tộc đã sớm bàn bạc xong"

"Nhưng đáng tiếc nhân tộc hết lần này tới lần khác lựa chọn ra tay trảm Kiến Mộc vào lúc này, làm rối loạn kế hoạch của Kim Ô tộc"

"Mãi cho đến trước khi bản cung rời khỏi hồng hoang, 'Cát Diệu' vẫn chưa giáng lâm phương thế giới này.."

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu được nguyên nhân lúc ấy "Vô Thủy" tổ sư vừa thành Vương, lại như đã nắm chắc chiến thắng "Cát Diệu"...

Lúc đó hắn vẫn chỉ là Kim Tiên, không nhìn ra vấn đề "Biểu tượng" trên người "Cát Diệu".

Nhưng "Vô Thủy" tiền bối đã thành Vương, lại không thể nào không nhìn ra!

Lúc đang trò chuyện, cảnh tượng phía trước lặng yên biến hóa, con đường uốn lượn dài dằng dặc không còn là duy nhất một đường lượn vòng trong núi mây biển sương, mà hóa thành vô số chạc cây chui vào cành lá đông đúc.

Mầm lá như phỉ thúy lộng lẫy, không biết từ lúc nào đã trở nên đặc biệt rậm rì như thay thế tiên khí đậm đặc, từng đoàn quay xung quanh.

Khí tức tiên linh như hóa thành màn tơ thực chất ở chỗ này, thong thả phiêu đãng, đi tới đi lui lay động.

Cùng lúc đó, một tiếng kêu gọi đến từ giới thiên thượng giới, lực lượng dẫn dắt chen chúc mà tới.

Đây là đỉnh chóp Kiến Mộc!

Chư thiên đều lần theo con đường trèo lên giới thiên của riêng mình, truyền sự triệu hoán đến bọn họ!

Bùi Lăng, Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" lập tức dừng bước.

"Yểu Nguyệt" tiểu công chúa vẫn được mẫu thân ôm ở trong ngực như cũng có cảm ứng, lông mi dài nhẹ chớp, chậm rãi mở ra một đôi mắt vàng ròng, tò mò nhìn quanh hai bên.

Cảm nhận được đủ loại khí tức thấm vào từ từng giới thiên, Bùi Lăng không do dự chút nào, mắt sáng như đuốc lập tức nhìn về phía "Thanh Thuyên giới thiên".

Con đường nhỏ kia thấp thoáng giữa cành lá rậm rạp sum suê, khí tức tinh khiết như bạc bách luyện, tràn đầy ý sáng long lanh sáng tỏ như có bách thảo um tùm tràn ngập trong đó, từ xa truyền đến lực lượng phồn vinh.

Cùng lúc đó, loại rung động vô cùng mãnh liệt kia lại một lần nữa sôi trào đập vào mặt!

Giống với lần trước, không có bất kỳ giọng nói nào kể lể, cũng không có bất kỳ lý do gì, chỉ có trực giác trong nơi tối tăm như đang im ắng kêu gào nhắc nhở hắn, nếu hắn lựa chọn "Thanh Thuyên giới thiên" có thể lập tức trở về năm tháng hậu thế bình thường!

Nhưng phúc họa đi liền, trong "Thanh Thuyên giới thiên" vẫn có cái gì đó đang chờ hắn!

Trong cảm giác kia như một trận thiên đại tạo hóa cực kỳ quan trọng không thể bỏ qua; lại như là một trận sát cục vô cùng kinh khủng, bốn bề nguy hiểm!

Cảm giác nguy cơ như thủy triều, im ắng vô hình bành trướng bên cạnh Bùi Lăng, tầng tầng lớp lớp như muốn hoàn toàn nuốt hết hắn.

Bùi Lăng cảm thấy lúc này như biển giận sóng to điên cuồng sắp nổi lên, hắn là một chiếc thuyền con cố chấp ra khơi.

Cho dù hắn đã là Tiên Vương, cho dù nội tình của hắn vô cùng hùng hậu...

Lúc này "Thanh Thuyên giới thiên" vẫn sâu không lường được, không cách nào thăm dò, không cách nào suy tính, cũng không cách nào đánh giá...

Duy chỉ có bản năng nhắc nhở đang điên cuồng kêu gào trong tối tăm.

Bùi Lăng bình tâm tĩnh khí, nghiêm túc cảm giác chốc lát, xác định không còn loại cảm giác thiếu cái gì đó lần trước, trong lòng cũng vững vàng hơn.

Hiện tại, hắn đã có biểu tượng "Thiên" trong năm tháng hồng hoang.

Lần này trở lại năm tháng ban đầu, phải chiếm cứ biểu tượng "Thiên" Bàn Nhai giới....

Chỉ có điều "Thiên" một phương thế giới quá nhỏ!

Cho dù hắn đồng thời có được biểu tượng "Quá khứ" và "Tương lai" một phương thế giới này, cũng không đủ thành Tôn!

Nhưng loại cảm giác này của hắn sẽ không sai!

"Thanh Thuyên giới thiên" có cơ hội thành Tôn của hắn!

Trong lúc đang suy nghĩ, Tự Hàn Ung cách đó không xa váy dài nhẹ khép, ánh mắt đảo qua lối đi giới thiên khó mà tính toán trước mặt, chẳng mấy chốc đã nhìn về phía Bùi Lăng, hỏi: "Phu quân lựa chọn giới thiên nào?" Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên Kiến Mộc chạc cây như mây, thượng giới rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, lại như một bức to lớn bức tranh chầm chậm mở ra trước mặt hắn.

Ý mờ mịt hoàn mỹ như thác nước cuồn cuộn rơi xuống, không hề keo kiệt biểu hiện ra.

Tiên cung chìm nổi, tầng nham lồng lộng, kim qua thiết mã, liệt hỏa hừng hực, bằng phẳng rộng lớn... Như ngôi sao, như không thể đếm được.

Cơn gió dài thổi tới từ phía sau đẩy ra váy dài áo bào, sau khi khí tức hồng trần trải qua sự tẩy rửa của vô số linh tuyền thác nước, lúc này chỉ còn một điểm thiên sơn vạn thủy mềm mại, không có bất kỳ khói lửa gì.

Tiên phàm có khác, một trời một vực.

Đây là thế giới "Tiên", là phong cảnh chỉ "Tiên" mới có thể nhìn thấy, là lựa chọn chỉ "Tiên" mới có tư cách bắt bẻ!

1100 chữ

Chương 3256: Đồng sinh cộng tử (3)

Dù không phải lần đầu tiên đi vào ngã rẽ khổng lồ này, Bùi Lăng vẫn hơi hoảng hốt.

Nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt hắn lại rơi vào lối đi "Thanh Thuyên giới thiên".

Nơi đây có thể tiến về vô số giới thiên, nhưng những giới thiên khác cho hắn cảm giác sau khi lựa chọn vẫn sẽ trở lại hồng hoang giống với lần trước, rơi vào thời gian tuần hoàn không ngừng không nghỉ.

Chỉ có "Thanh Thuyên giới thiên" mới là đường ra duy nhất!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Thanh Thuyên giới thiên!"

Nghe vậy, Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" đều nhanh chóng nhìn về phía "Thanh Thuyên giới thiên".

Tự Hàn Ung không do dự, nhanh chóng đáp: "Được!"

"Kính xin phu quân đi đầu, chúng ta theo sát ở phía sau!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu nhìn quanh, bình tĩnh nói: "Chuyến này tuyệt đối không phải trèo lên giới thiên bình thường"

"Có thể là cơ hội thành Tôn của vi phu; cũng có khả năng là hành trình hung hiểm giấu giếm sát cơ"

"Đợi chút nữa tiến vào 'Thanh Thuyên giới thiên, các ngươi nhanh chóng rời đi, tiến về những giới thiên khác yên lặng chờ tin tức!"

Lúc nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Tự Hàn Ung, tiếng nói chậm lại, "Nếu cuối cùng vi phu có thể thành Tôn, sẽ tự đi tìm ngươi" Ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía bóng dáng khác, "Còn có 'Yểu Du, 'Hi Ngao' và 'Thi Thấm"

Nói xong, Bùi Lăng không trì hoãn nữa, ống tay áo vung lên, trong lúc tay áo bồng bềnh đã trực tiếp nhanh chân bước đến lối đi "Thanh Thuyên giới thiên".

Nhưng hắn vừa bước ra một bước, Tự Hàn Ung đột nhiên đưa tay, một phát bắt lấy cổ tay hắn.

Bùi Lăng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Hàn Ung, sao thế?"

Giọng nói Tự Hàn Ung bình tĩnh không lay động, lại tràn đầy ý kiên quyết chém đinh chặt sắt: "Phu quân nhớ kỹ!"

"Hiện tại ngươi và ta đồng sinh cộng tử!"

"Sự tồn tại của bản cung đã sớm bị vị kia xóa đi"

"Hiện tại chỉ dựa vào đoạn năm tháng làm trái thiên cương kia để tồn tại!"

"Phu quân là mấu chốt của những năm tháng ấy"

"Nếu phu quân thành Tôn, bản cung có thể dựa nhờ Tôn vị của phu quân, một lần nữa thu hoạch được 'Biểu tượng, tồn tại giữa thiên địa bình thường"

"Nếu phu quân thất bại...

"Bản cung cũng không còn tồn tại!"

"Cho nên, tách ra không có bất kỳ ý nghĩa gì!"

"Sau khi tiến vào 'Thanh Thuyên giới thiên' cùng đi!"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng nhanh chóng nói: "Được!"

Tiếng nói vừa dứt, tay hắn đột nhiên dùng sức, dứt khoát một tay ôm Tự Hàn Ung vào trong ngực.

Trong vòng tay mềm mại như mây nguyệt sà vào, suy tư ngàn dặm.

Bùi Lăng cúi đầu liếc Long Hậu tóc mây tiêu nhan, lại cười nói: "Đi!"

"Cùng vi phu... Về nhà!"

Nói xong, hắn ôm vòng eo Tự Hàn Ung tiếp tục bước nhanh về phía "Thanh Thuyên giới thiên"

Tự Hàn Ung không giãy giụa, yên tĩnh đi theo Bùi Lăng về phía trước.

Nhìn tình cảnh này, "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" đều cảm thấy rất bình thường, dường như Long Hậu vẫn luôn là đạo lữ của Bùi Lăng...

Ba nữ tiên nhìn nhau một chút, chẳng mấy chốc cũng cất bước đi theo bước chân Bùi Lăng.

Váy cẩm tú nhanh chóng lướt qua khí tức tiên linh, mang theo tiếng gió lộn xộn lay động cành lá lượn quanh.

Bộp, bộp, bộp...

Một đám người cất bước đi về phía "Thanh Thuyên giới thiên", chẳng mấy chốc mây mù khép lại, cành lá buông xuống che giấu tung tích.

Đỉnh chóp Kiến Mộc quay về yên tĩnh, trong tiên phong mênh mông, cỏ cây thướt tha, thác nước ầm ầm.

Ngoài ra không có bất kỳ tiếng động.

Hào quang thụy khí chiếu rọi trời cao như cũ, như từ xưa đến nay không dời.

Cành lá rậm rạp, đám cỏ tươi tốt um tùm.

Đường đi vây quanh uốn lượn, đến thẳng chỗ tiên khí cuồn cuộn hội tụ.

Mỗi một bước tiến về điểm nhánh "Thanh Thuyên giới thiên", thần niệm của Bùi Lăng lập tức trùng điệp triển khai, tập trung vào Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm"

Lần trước, hắn dẫn theo đám người "Hồn Nghi", "Không Mông"

"Mặc Côi", "Phục Cùng" tiến vào "Sách Vũ giới thiên", sau khi đạp vào điểm chạc tất cả người đi theo đều biến mất nhạt lại, không thấy tăm hơi.

Cuối cùng trên đại đạo mênh mông chỉ còn một mình hắn.

Sau đó năm tháng luân chuyển, không ngừng tuần hoàn qua lại...

Lúc này, hoàn cảnh xung quanh lặng yên biến hóa.

Khí tức tiên linh biến thành mây mù như biển giận sóng to gào thét mà tới, trong chớp mắt nuốt hết một đám bóng dáng, trong biển mây biến ảo ngàn vạn, khi thì ngàn núi sừng sững, khi thì sóng lớn ngập trời.

Ánh sáng năm màu bắn ra từ chỗ sâu trong biển mây, hóa thành tươi đẹp đầy trời, nhuộm khắp vạn dặm.

Lại có từng cái thụy khí tung hoành trời cao, lúc rủ xuống rực rỡ sáng chói to lớn khó tả.

Từng tiên nga lúc ẩn lúc hiện, đều mặc thải y, tay cầm lẵng hoa, rong chơi trong mây, lúc vạt áo băng rua bay múa linh hoa bay loạn như mưa rào.

Đủ loại màu sắc xuất hiện, Bùi Lăng lại không để ý chút nào, nhanh chân bước về phía trước dọc theo lối đi.

Tự Hàn Ung dựa vào vai hắn theo sát ở bên, cũng từng bước đi theo.

"Yểu Du", "Hi Ngao", "Thi Thấm" đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi.

Tất cả bóng dáng đều vô cùng rõ ràng, không có chút dấu hiệu muốn biến mất nào.

Bộp, bộp, bộp...

Trong tiên nhạc bồng bềnh, tiếng bước chân trầm tĩnh kiên định.

Cứ đi tiếp, phía trước mây cuốn mây bay như sóng to gió lớn lóe sáng chợt rơi, hiện ra một cánh cửa ra vào rộng lớn nguy nga to lớn!

1078 chữ

Chương 3257: Năm tháng hồng hoang

Cánh cửa vào kia cao ngất như núi, thẳng vào trời trong xanh.

Vô số linh hoa, dây leo xen lẫn quấn quanh, hội tụ thành một trận trùng trùng điệp điệp, kinh tâm động phách, vặn thành cổng chào phức tạp, một đối một như hai cây nâng lên, yên tĩnh đứng sừng sững trong biển mây tuyết sắc.

Trân bảo ngọc thạch tản ra ánh sáng ngàn vạn, như quả lớn lúc bội thu, rủ xuống từng đống.

Sinh cơ mênh mông tràn đầy lưu chuyển, dường như tùy thời tùy chỗ sẽ dấy lên một trận sóng lớn hoành hành ngang ngược tám phương.

Trong châu quang mờ mịt, chiếu sáng bóng dáng đám người Bùi Lăng.

Sau cửa ra vào có một đoàn sương mù thuần trắng chậm rãi chuyển động, hình thành một vòng xoáy to lớn.

Sương trắng mờ mịt hư ảo, như có như không, tiêu tán ra vô tận ý không biết, thâm thúy, khó lường, nhẹ nhàng.

Nó không thể biết được, không thể cố định, tràn đầy khả năng và biến ảo khó mà tính toán, thần bí, phiêu hốt như tồn tại, lại như không tồn tại.

Đây là pháp tắc "Thời gian".

Lại nồng đậm đến cực điểm, đã đến tình trạng có thể thấy bằng mắt thường!

Tự Hàn Ung nhìn chằm chằm cửa ra vào, bình tĩnh nói: "Cánh cửa phía trước là lối vào 'Thanh Thuyên giới thiên"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, chỉ cần bước vào cánh cửa ra vào này, hắn có thể rời khỏi hồng hoang, trở lại năm tháng ban đầu của mình!

Lúc này hắn nói: "Phía trước có pháp tắc Thời gian, theo sát vi phu Tự Hàn Ung khẽ giật mình, vội hỏi: "Pháp tắc 'Thời gian' ở nơi nào? Bản cung không nhìn thấy!"

Long Hậu không nhìn thấy pháp tắc "Thời gian" trước mặt?

Bùi Lăng lập tức nhướn mày, nhưng chẳng mấy chốc kiến thức pháp tắc "Thời gian" như trăm sông vào biển, chủ động chen chúc mà tới, rót vào trong đầu hắn.

Đây cũng là cảnh giới Tiên Vương!

Tất cả kiến thức Tiên Tôn trở xuống không có không biết, đều được thiên đạo giải thích rõ!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nhận ra điều gì đó, vội nói: "Pháp tắc 'Thời gian ở ngay cửa vào.

"Hàn Ung, ngươi nhanh chóng nhắm mắt lại, phong bế tất cả cảm giác với ngoại giới, đi theo vi phu là được!"

"Trước khi vi phu dừng lại, dù gặp được cái gì cũng không thể mở mắt, không thể cảm giác ngoại giới!" Nghe vậy, Tự Hàn Ung lập tức gật đầu, trong nháy mắt hiểu ý Bùi Lăng.

Nàng không nhìn thấy pháp tắc "Thời gian" trước mặt, không thể theo Bùi Lăng đến năm tháng tương lai!

Bởi vậy, hiện tại nàng không thể nhìn đường!

Phải để Bùi Lăng có thể nhìn thấy pháp tắc "Thời gian" chỉ dẫn!

Hơn nữa, trước khi Bùi Lăng thật sự đến năm tháng tương lai, dù gặp được loại quấy nhiễu nào cũng tuyệt đối không thể mở mắt!

Nghĩ tới đây, Tự Hàn Ung đáp: "Được!"

Nói xong, hàng mi dài của nàng buông xuống, khép hai mắt lại, váy dài nhẹ vung lên đã phong bế tất cả thần niệm của mình, đồng thời cũng phong bế cảm giác, đôi mắt của "Yểu Nguyệt" trong ngực.

Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn tay trái ôm Tự Hàn Ung, sau đó đưa tay phải ra sau, bình tĩnh nói: "Nắm tay của ta!"

Nghe nói như thế, lúc này "Yểu Du" tiến lên, duỗi ra bàn tay tinh tế trắng noãn bắt lấy tay Bùi Lăng.

Ngay sau đó, không cần Bùi Lăng tiếp tục phân phó, "Yểu Du" cũng duỗi tay còn trống ra cho "Hi Ngao" và "Thi Thấm" nói: "Hi Ngao' tỷ, 'Thi Thấm' tỷ, nắm tay của ta!"

"Hi Ngao" và "Thi Thấm" song song gật đầu, theo thứ tự tiến lên.

Chẳng mấy chốc, "Yểu Du" nắm lấy tay Bùi Lăng, "Thi Thấm" nắm lấy tay "Yếu Du", "Hi Ngao" thì nắm lấy tay "Thi Thấm", sắp xếp như sợi dây.

Thấy ba tên nữ tiên đều đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này Bùi Lăng lại nói: "Các ngươi giống như Hàn Ung đều nhắm lại hai mắt, phong bế tất cả cảm giác với ngoại giới"

"Tiếp theo, trước khi bản tọa dừng lại, dù xảy ra cái gì cũng không được mở mắt!"

"Không thể buông tay!"

"Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" đều gật đầu: "Đã rõ!"

Ngay sau đó, ba tên nữ tiên đều nhắm mắt lại, phong bế tất cả cảm giác.

Sau khi xác nhận rốt cuộc không có bất cứ vấn đề gì, Bùi Lăng lập tức bước về phía cánh cửa ra vào nguy nga kia, nhanh chân bước đi.

Cửa ra vào lồng lộng càng ngày càng gần.

Ngàn vạn linh hoa linh quả xen lẫn um tùm, đập vào mặt.

Có hoa thơm thảm cỏ, lá nhẹ chấn động, trái cây ngũ sắc, ánh sáng như ngọc, rực rỡ muôn màu, xuất hiện như gấm.

Tất cả hoa lá nhánh quả đều hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ khiếm khuyết gì, tốt đẹp đến khó mà hình dung, đã vượt qua sự tưởng tượng của sinh linh.

Chẳng mấy chốc mấy cành lá như phỉ thúy, như trướng màn lay động qua bên cạnh Bùi Lăng, trong lúc huyền bào phần phật Bùi Lăng đã đi tới trước cửa ra vào, hắn không do dự chút nào bước một bước vào trong đó, đi vào đoàn sương trắng như vòng xoáy kia. Trong chớp mắt, toàn bộ phương thiên địa này như dừng lại.

Núi mây biển sương mãnh liệt, cành lá linh hoa đong đưa, chớp mắt ngưng trệ. Cảnh tượng trước mặt Bùi Lăng đột nhiên thay đổi, hắn thấy mình mới vào hồng hoang, vội vàng rời khỏi bàn cờ, không có tâm trạng xem thung lũng rậm rì; thấy được lúc vừa rời thung lũng nhìn cự mộc hùng vĩ ở chân trời xa xa; thấy được long trảo vàng ròng rơi xuống từ trên trời, mang theo tiếng gió lạnh thấu xương; thấy được "Yểu Du" hóa thành thiếu nữ sừng rồng tuyệt mỹ...

1101 chữ

Chương 3258: Năm tháng hồng hoang (2)

Hắn còn chứng kiến sau khi vào trận chiến hồng hoang mở màn, đồng bạn suy tàn trong nháy mắt; còn chứng kiến mười mặt trời cùng ra, vô tận ánh sáng và nhiệt độ đều thêm vào một thân nhiệt huyết sôi trào; còn chứng kiến Đan Hi đến đây, đưa thiệp mời [Vạn Tiên hội)...

Hắn lại thấy hắn chịu cơn đói như nước thủy triều, thôn phệ "Nham" tiên; lại thấy mình đơn độc xông vào Long cung, cưỡng ép "Yểu Nguyệt", dẫn theo "Hi Ngao" nghênh ngang rời đi; lại thấy huyết nguyệt giữa trời, mị hoặc Đại Nhật chân hỏa, đạp vào "Bất Quy" lộ...

chúng sinh; lại thấy Tiên cung uốn lượn, luận đạo cùng "Ly La" tiên tôn ngồi trên cao cao; lại thấy mình mượn Lại có bái yết Nhân Vương, yết kiến "Yếm Khư" tiên tôn, tiến vào chốn hỗn độn, song tôn giao thủ chớp mắt thật huyễn, tu vi một trăm lẻ một kiếp đánh vỡ thiên cương, hành trình Thanh Khâu, thành tiên, trận chiến Kiến Mộc...

Hắn thấy cự mộc lồng lộng kết nối thiên địa vắt ngang càn khôn, trong tiếng trống trận ầm vang, máu và lửa trải ra cả mặt đất, khí vận thế giới như liệt hỏa nấu dầu, vù vù như nước thủy triều, run rẩy nhấc lên một trận biến đổi lớn kinh thiên động địa!

Có cơn gió dài gào thét tới từ bốn phương tám hướng, rót đầy ống tay áo, mùi máu tanh tản khắp, khắp nơi lạnh thấu xương...

Nhìn qua từng cảnh tượng vô cùng quen thuộc, sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo.

Lần trước hắn leo lên Kiến Mộc đi "Sách Vũ giới thiên" cũng giống như hiện tại, thấy tất cả chuyện xảy ra sau khi mình tiến vào hồng hoang.

Sau đó năm tháng tuần hoàn, hắn cũng rơi vào từng tràng luân hồi vô bờ bến...

Hiện tại từng cảnh tượng tương tự như đã trải qua này...

Lựa chọn "Thanh Thuyên giới thiên" cũng sẽ tiếp tục tuần hoàn qua lại?

Còn đang nghi ngờ, tình cảnh trước mắt Bùi Lăng biến hóa, hắn thấy mình tham gia trận chiến hồng hoang, leo lên Kiến Mộc...

Ngay chớp mắt hắn leo lên Kiến Mộc, tầm mắt của hắn đột nhiên biến ảo.

Trong tối tăm, hắn bắt đầu lên cao không ngừng, lên cao, lại lên cao.

Tầm mắt của hắn lập tức vượt qua chúng sinh, vượt qua Kiến Mộc, vượt qua toàn bộ phương thiên địa này, vượt qua một thế giới.

Hắn ngồi ở nơi chí cao không thể miêu tả không thể hình dung, quan sát chúng sinh!

Trong tầm mắt sơn thủy đại dương mênh mông, tĩnh mịch tăm tối đều như xem vân tay trên bàn tay, không có một chút mơ hồ sai lầm nào.

Tất cả mọi thứ khắp thiên hạ đều xuất hiện ở phía trước, vô cùng rõ ràng.

Hắn lại nhìn trận chiến hồng hoang ở gần Kiến Mộc, trong sa trường chém giết hừng hực, một giọt máu bắn tung toé, một sơi lông vũ lơ lửng đều rõ ràng rành mạch.

Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua toàn bộ thế giới, lại thấy Thanh Khâu có từng Cửu Vĩ Hồ nghỉ lại trong rừng, tộc trưởng "Tế" khép tay áo đứng đó, yên tĩnh đứng bên giếng "Quan Thiên", tròng mắt nhìn vào trong giếng đang nhanh chóng quan trắc toàn bộ thế giới; Lại thấy Thủy tinh cung trong sóng biếc vạn khoảnh, trong cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh, thị vệ thị nữ đều không dám nói, rèm châu trùng điệp, san hô như rừng, trong nội điện thấp thoáng màn nặng trùng điệp. Trên bảo tọa, Long Hậu Tự Hàn Ung ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích, mắt sáng như đuốc, từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía Kiến Mộc cách ngàn vạn sơn thủy; Lại thấy Phù Tang nguy nga, trên đó cung điện liên miên, có biển mây hào quang uốn lượn như tiên cảnh, lúc này trong tòa cung điện đặc biệt rộng rãi nào đó có rất nhiều Kim Ô đang đầy giận dữ bố trí tế án, đốt cháy linh hương, kết nối với thượng giới, bẩm báo việc ác Long tộc cầm tù mười tên Đại Nhật Kim Ô; Lại thấy Ngu Uyên sôi trào, Tầm Mộc che trời, thân cành rộng rãi như thiên võng như bao trùm vòm trời bao la, có thể xác to lớn hiện ra từ trong nước, gạt ra vực nước to lớn, tạo ra sóng gió cuồn cuộn, trong con ngươi như ngọn núi đầy lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu với Tầm Mộc..

Ngay sau đó, lít nha lít nhít thể xác nổi lên mặt nước vờn quanh Tầm Mộc, bơi vòng xung quanh, trong gió truyền đến tiếng ca dao cổ xưa mờ mịt...

"Vì nó liên quan đến bóng tối, nên màu sắc của nó tối đen"

"Đôi cánh của nó trong suốt đến mức mang bầu trời xanh"

Sóng lớn đẩy lên, biển gầm sóng to, lũ lụt trùng trùng điệp điệp bành trướng như dãy núi, tràn ngập toàn bộ Ngu Uyên! Lại thấy trong từng tòa thôn xóm ẩn nấp, nhân tộc không có bất kỳ tu vi gì buông xuống tất cả công việc, dù nam nữ già trẻ đều ngồi dựa cửa, bình tĩnh lại quyết tuyệt nhìn vòm trời mờ tối ngoài cửa, hài tử được ôm trong ngực ê a, rất nhiều yêu thú nghỉ lại ở bên, trên dưới cả người có vô số vân triện sáng lên vầng sáng mịt mờ, lặng yên không tiếng động hôi phi yên diệt...

Nhìn chúng sinh hồng trần như gần ngay trước mắt, lại như bé nhỏ tận chân trời, Bùi Lăng lập tức hiểu ra hiện tại hắn đã là "Thiên" của hồng hoang Tất cả chuyện xảy ra trong phương thế giới này, trong thiên hạ đều không chạy khỏi ánh mắt của hắn!

Đang nghĩ ngợi, chiến cuộc bên cạnh Kiến Mộc lập tức biến hóa.

Gió tanh mưa máu biến mất trong khoảnh khắc, kim qua thiết mã đều không thấy.

Chỉ có linh hoa rơi gấp như mưa to, tiên khí vô cùng dày đặc như đám mây tự sinh, lấy một bóng dáng cao lớn làm trung tâm cuồn cuộn gạt ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt cỏ cây sinh ra trong hư không, hào quang tẩy rửa khắp nơi.

1096 chữ

Chương 3259: Năm tháng hồng hoang (3)

Vừa nãy chiến trường còn chém giết thảm liệt, sát khí ngút trời, trong chớp mắt đã hóa thành một mảnh màu sắc sáng sủa, an lành, oánh nhuận Cảm giác buồn bực trong lòng toàn bộ sinh linh đều biến mất, lại khó nhấc lên bất kỳ chiến ý gì, ngơ ngẩn nhìn nhau.

Bóng dáng cao lớn kia loại người, mặt rộng miệng vuông, không giận tự uy, hai bên sườn mọc cánh, màu sắc xanh đen, tỏa ra ánh sáng lung linh như cánh chim Thanh Loan.

Quanh người hắn ta quanh quẩn một luồng khí tức tường thụy khó mà miêu tả, nhẹ nhàng phiêu hốt, vô cùng hoàn mỹ.

Khí tức thâm thúy bành trướng khiến toàn bộ thế giới cũng mất màu sắc, giữa thiên địa chỉ có bản chân của hắn ta.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, là Tiên Vương!

Nhưng khí tượng của tên Tiên Vương Thanh Loan tộc này so với Tự Hàn Ung, U Minh chi chủ và Kim Ô tộc "Cát Diệu" đều kém hơn rất nhiều!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lúc này Bùi Lăng chú ý tới vết tích của Thủy tinh cung, vạn khoảnh sóng biếc, Tự Hàn Ung cùng toàn bộ Long tộc ở phương thế giới này đều đã biến mất không thấy gì nữa từ lúc nào! Thay vào đó là cung điện như tổ chim của Thanh Loan tộc, rất nhiều thị vệ Thanh Loan tộc, thị nữ Thanh Loan tộc... Tọa lạc ở vị trí ban đầu của Thuỷ tinh cung.

Bùi Lăng lập tức hiểu được, trước đó "Cựu" muốn đổi Long Hậu đi nhưng vì lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn nên không thể thành công, còn bây giờ...

Tự Hàn Ung tự rời khỏi hồng hoang, không có "Hỗn độn" ảnh hưởng, "Cựu" trực tiếp thay đổi một vị Tiên Vương đến đây tọa trấn hồng hoang!

Lúc này, phát hiện Tiên Vương giáng lâm, ba vị tổ sư nhân tộc trên Tri Âm phong đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Kiến Mộc.

Ngay sau đó, ống tay áo "Tướng Huyền" đón gió phần phật, hồ lô ngũ sắc rủ xuống bên hông vang lên tiếng va chạm gấp rút, tiếng động yếu ớt, xa xăm cổ xưa như ca dao tế tự thời viễn cổ.

Trong cơn gió dài cũng có vô số tiếng ca trúc trắc truyền đến từ bát hoang, như tiếng vô số sinh linh thành kính ngâm xướng đến từ vô số năm tháng...

Đôi mắt "Tướng Huyền" hơi khép, tóc dài điên cuồng múa như rồng, khí tức quanh người liên tục tăng lên như một đầu hung thú to lớn đang chầm chậm thức tỉnh... Rõ ràng là muốn thành Vương!

Ngay sau đó, cảnh tượng vốn vô cùng rõ ràng lại như sóng nước rung chuyển nhẹ nhàng...

Như xuất hiện một cái đứt gãy im bặt mà dừng, Bùi Lăng cảm thấy mình chỉ nháy mắt, lúc nhìn lại cự mộc lồng lộng đã bị chặt đứt!

"Tướng Huyền" và tên Thanh Loan tiên vương kia đều không biết tung tích.

Thần mộc vốn gánh chịu thang lên trời thần chỉ còn lại một cái gốc cây bao la như thế giới to lớn, trên đó dòng máu chảy ngang, dấu vết lưu huỳnh và đao thương kiếm kích giăng khắp nơi, xương trắng chất đống như núi, oan hồn còn sót lại còn chưa hết âm khí.

"Vô Thủy", "Chung Quỳ Liệt", "Tố Chân", "Hàn Ảm", "Cửu Nghi", "Trọng Minh", "Thiên Sinh", "Luân Hồi", "Yến Tê", "Ma Khiên", "Thứ Vong"... Từng vị tiên tổ nhân tộc tay áo bồng bềnh, xuyên qua chiến trường tinh phong huyết vũ.

Chẳng mấy chốc chiến sự bên cạnh Kiến Mộc lắng lại, rất nhiều nhân tộc toàn thân đẫm máu tự hội tụ với tiên tổ của mình.

Cảm xúc vui sướng, cực kỳ bi ai, gào thét, hò hét, gào thét, khóc rống, reo hò... Vô cùng dày đặc chỉ bộc phát lên liền biến mất, ngay sau đó nhân tốc còn sống sót lại cầm binh khí, đằng đằng sát khí xuất phát về toàn bộ thế giới.

Từng tòa thành trì hoa mỹ bị công phá; từng bí cảnh sắc màu rực rỡ bị đánh xuyên; từng dòng sông bị lặp đi lặp lại cọ rửa; từng tòa tiên trận truyền thừa xa xưa bị nghiền nát... Vô số tộc quần tự xưng là huyết mạch tự phụ phá vong thua chạy như chó nhà có tang, vô cùng hoảng hốt lên đường chạy trốn.

Bọn chúng lần lượt tế tự, hiến múa, đốt hương, thử kết nối với thượng giới, nhưng trong hương thơm phiêu đãng, không gian như bàn thạch như trầm mặc, lúc trước thượng giới đáp lại như điện, lúc này lại vô cùng xa xôi không có bất kỳ tiếng động gì.

Hương án chưa lạnh, nhân tộc đã truy sát đến.

Tộc quần vốn da lông trơn mượt, dáng vẻ trang nhã, ăn mặc xa hoa dần thưa thớt.

Vương tộc của bọn chúng hoặc bị giết, hoặc bị bắt; chiến sĩ của bọn chúng đều bị bêu đầu thị chúng, vết máu uốn lượn như bùn cát; điển tịch của bọn chúng hoặc bị đốt, hoặc bị cướp đoạt; đồ vật của bọn chúng bị đốt cháy không còn, đưa vào nhà kho của nhân tộc làm tư lương; bản thân bọn chúng cũng bị chia cắt thành từng phần tài liệu...

Vạn tộc dùng tốc độ kinh người xuống dốc, hóa thành quần áo, bày biện, đồ vật và đồ ăn của nhân tộc.

Thế giới rộng lớn, giọng nói của vô số tộc quần từ kinh sợ đến cầu khẩn lại đến trầm mặc.

Cuối cùng quay về hoàn toàn tĩnh mịch.

Giữa thiên địa, duy chỉ có tiếng người ngày càng ồn ào.

Vạn tộc chưa từng bị tiêu diệt triệt để, trong đó huyết mạch Vương tộc và quý tộc nhận được sự bảo vệ nhất định, được đưa tới toà Hoàng thành của Chung Quỳ Liệt.

Thành trì trang nghiêm, cung điện sừng sững.

Vạn tộc nơm nớp lo sợ ngạc nhiên đánh giá xung quanh, chỉ là huyết thực... Không, tộc quần như thế, tại sao lại trở thành huyết thực? Tại sao lại thoát khỏi số phận huyết thực?

Rất nhiều tộc quần đầy sợ hãi và mơ hồ run rẩy đi vào quảng điện trong tiếng roi quất và quát lớn.

1093 chữ

Chương 3260: Năm tháng hồng hoang (4)

Phía trên thềm son, Nhân Vương cổn miện đầy đủ, yên tĩnh ngồi đó, nhận lấy sự triều bái của rất nhiều nhân thần.

Vương huyết vạn tộc, con cháu quý tộc cũng bị trường kích áp chế, không cam lòng dập đầu...

Nhìn tình cảnh này, trong lòng Bùi Lăng rõ ràng, trước đó Chung Quỳ Liệt là Nhân Vương, nhưng bây giờ đã tiếp nhận vạn tộc triều bái là Vương của người sống!

Cuối cùng vị tiền bối này đã chuẩn bị thành Vương.

Bước kế tiếp, nhân tộc sẽ tiến đánh U Minh!

Lưu Lam hoàng triều hậu thế vẫn coi yêu tộc, dị tộc quy thuận là con dân hoàng triều... Chắc hẳn đã bắt đầu từ lúc này!

Năm tháng như mây khói như một thoáng hoảng hốt xuất hiện trước mặt Bùi Lăng, đại quân nhân tộc như nước chảy tràn vào U Minh Ánh sáng vô số thuật pháp, thần thông, pháp bảo như mặt trời huy hoàng, chiếu sáng U Đô tối tăm từ xưa tới nay...

Chẳng mấy chốc, nhịp đập thời gian lại một lần nữa xuất hiện đứt gãy. Trong giây lát Bùi Lăng đã thấy nhân tộc khải hoàn hồi triều từ U Minh.

Mười một vị tiên tổ nhân tộc đi, mười vị tiên tổ nhân tộc về.

Đại quân nhân tộc theo bọn họ thảo phạt U Minh mười không còn một.

Trong máu tươi loang lổ, toàn bộ tộc quần như lưỡi đao mới tôi ra lò, lại bắn ra tia sáng rét lạnh như cắt chém vạn vật.

Nhân Vương dáng vẻ hiên ngang, khí tức mênh mông rộng lớn, đã thành Tiên Vương...

Sau đó chỉnh đốn một chút, lần này lít nha lít nhít binh khí chỉ về hướng của vòng huyết nguyệt quỷ dị yêu diễm kia.

Lúc biển mây rung chuyển, mênh mông uốn lượn, năm tháng xuất hiện đứt gãy lần thứ ba.

Lúc Bùi Lăng lấy lại tinh thần đã thấy nhân tộc đạp trên dòng máu cuồn cuộn, chuyển xuống chín cột trụ thuần trắng và một chiếc quan tài huyết sắc bị phong cấm trùng điệp từ trên huyết nguyệt.

Lúc này mười vị tiên tổ nhân tộc chỉ còn lại chín vị.

Những nhân tộc đi theo các vị tổ tiên chinh chiến sớm nhất đã toàn quân bị diệt.

Trong đại quân càng ngày càng nhiều khuôn mặt còn mang theo vẻ ngây thơ thoáng qua, bàn tay còn chưa che kín vết tích gian nan vất vả nắm chặt từng chuôi binh khí tràn đầy ý chém giết, sát khí ngút trời...

Quan sát mặt đất, hồng hoang to như vậy cũng ít đi hơn phân nửa...

Sau đó, chín vị tổ sư tiến đánh Phù Tang, "Hàn Ảm" một kiếm như điện, cách hơn vạn dặm kiếm trảm Phù Tang, xé ra Cam Uyên cuồn cuộn!

Mười vòng mặt trời huy hoàng treo trên bầu trời lại không có chỗ dựa vào.

Chín vị tổ sư thi triển thủ đoạn, tự mình cướp lấy một vòng mặt trời đường hoàng luyện vào khí số nhân tộc, chỉ để lại một mặt trời chiếu rọi vạn vật.

Vạn tộc còn sót lại vô cùng hoảng sợ, không từ thủ đoạn trốn về phía Ngu Uyên.

Ngu Uyên mênh mông, tà ý bốc hơi.

Tầm Mộc đứng sừng sững trong vực sâu to lớn, không ngừng thu thập từng phần tiên chức, "Bản nguyên" do vạn tộc dâng đến đây, cũng bắt đầu chuẩn bị thành Vương.

Nhưng không đợi hắn ta chuẩn bị kỹ càng, chín vị tổ sư nhân tộc đã giáng lâm!

Tầm Mộc thành Vương thất bại bị trọng thương, nếu không phải thần mộc sinh cơ cuồn cuộn, gần như là tình thế ngàn cân treo sợi tóc...

Từ đó càn khôn tươi sáng, ngoại trừ nhân tộc không còn bất kỳ tiếng động lạ gì.

Từng thôn xóm loại bỏ trận pháp che giấu, lần đầu tiên trong đời thoải mái cất bước dưới ánh mặt trời rải xuống ánh sáng tốt đẹp.

Đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm dần bị cỏ cây tùy ý sinh sôi, dòng sông sơn nhạc hóa thành ruộng tốt bờ ruộng cắt chém chỉnh tề, có tốp năm tốp ba thôn trấn rải tác, khói bếp lượn lờ dâng lên...

Bình thản và yên tĩnh dần xuất hiện trên mặt đất trải rộng dòng máu và xương trắng năm đó.

"Vô Thủy sơn trang"

"Cửu Nghi sơn", "Thiên Sinh giáo", "Hàn Ảm Kiếm tông"

"Luân Hồi tháp", "Tố Chân Thiên"

"Trọng Minh tông"

"Yến Tê thành", "Lưu Lam hoàng triều"... Như được xây dựng trong vòng một đêm.

Không lâu sau chín vị tổ sư khai phái lại lần lượt không biết tung tích...

Năm tháng lưu chuyển, chín tông nhanh chóng lớn mạnh.

Bởi vì lý niệm khác biệt dần phân ra hai đạo chính ma, nhưng mỗi một tông môn đều như vòng mặt trời bị tổ sư khai phái của bọn họ luyện hóa vào năm đó, lừng lẫy sáng chói, ánh sáng ngàn vạn, treo cao trên trời. Chín môn phái lớn đã là trông coi, cũng là che chở cả vùng, bảo vệ nhân tộc vượt trội vạn tộc, trở thành tộc quần chí tôn một phương thế giới...

Bàn Nhai giới.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng như tơ.

Ánh trăng sương sắc bày ra cả vùng, ấm áp oánh nhuận.

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trong bóng tối như thực chất tiếng xột xoạt liên miên. Trong mờ tối, chín cột trụ trắng to lớn che trời, xiềng xích thiên kiếp phẩm chất không đồng nhất như dây leo tàn phá bừa bãi trong rừng rậm từ thời hồng hoang, xen lẫn quấn vặn, dọc theo cột trụ trắng cuồn cuộn xuống, quấn lấy quan tài huyết sắc.

Lít nha lít nhít thủ đoạn phong cấm chồng chất phía trên quan tài, như muốn trấn áp sự tồn tại trong quan tài đến vĩnh hằng. Nhưng cẩn thận nhìn lại, nắp quan tài lại khẽ nghiêng lộ ra một khe hở nhỏ xíu.

Bóng tối ào ạt như thủy triều chảy ra từ trong khe hở.

Bỗng nhiên, trên bầu trời có tiếng sấm mãnh liệt, tím xanh đan xen ngang trời, nhanh chóng chiếu sáng cả phương thiên địa này trong thời gian ngắn ngủi.

Ầm ầm...

Lôi đình chợt vang, đất cát chấn động rì rào như đánh thức sự tồn tại trong quan tài.

1104 chữ

Chương 3261: Càn khôn có biến

Một tràng tiếng "cạc cạc" vang lên, quan tài huyết sắc vốn nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bắt đầu rung động dữ dội, tất cả xiềng xích lập tức bị dẫn dắt, điên cuồng chấn động, va chạm như lũ lụt bành trướng. Lôi xà điện mãng đột nhiên xuất hiện gào thét đi khắp, khiến phương không gian này nứt nẻ.

Khí tức lạnh lẽo, hỗn loạn tăng vọt, một cánh tay trắng nõn như ngọc mang theo một đoạn ống tay áo đỏ hồng nhô ra từ khe hở nắp quan tài bị đẩy ra trước đó, đặt lên mép quan tài!

Trong chốc lát, lôi đình dừng lại, mọi tiếng động yên ắng.

Trong chớp mắt thiên địa hóa thành yên tĩnh.

Ngay sau đó, tất cả kinh lỗi và xiềng xích lít nha lít nhít như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ tự phát chui vào trong quan tài.

Tạch tạch tạch...

Nắp quan tài huyết sắc to lớn bắt đầu mở ra từng chút một.

Rống! !

Ngàn vạn tiếng gào thét đồng thời vang lên.

Tất cả điên dại trong Vĩnh Dạ hoang mạc lại đọa hóa, vốn đã là dáng vẻ hình thù kỳ quái lại tiến thêm một bước nhiễu sóng, như hoàn toàn rơi vào vực sâu điên cuồng Hắc khí như nước thủy triều xen lẫn vô vàn khí tức hỗn loạn, tà ác, sa đọa, lạnh lẽo... Bốc hơi lên như nhuốm ánh trăng sáng treo cao trên trời sáng.

Băng phách trong sáng có màu sắc như sương như tuyết, lặng yên hiện ra một vòng huyết hồng.

Chẳng mấy chốc, ánh trăng càng thêm diễm lệ như máu mới bắn tung toé, dần hiện ra màu sắc đầm đìa.

Huyết nguyệt giữa trời!

Trong chớp mắt trăng sáng hóa thành huyết nguyệt, toàn bộ Bàn Nhai giới ầm vang lay động!

Nơi ánh trăng huyết sắc đi qua cỏ cây sinh trưởng tươi tốt, cành lá xum xuê, sinh cơ cuồng bạo, mặt đất rung chuyển.

Cả vùng bắt đầu xuất hiện nhịp đập vô cùng vui sướng như đã sống lại!

Lưu Lam hoàng triều.

Lâu chủ Thiền Lâu nhíu mày, ngồi ngay ngắn sau án thư nghe thuộc hạ bẩm báo: "Lại xuất hiện 'Quỷ dị mới?"

Thuộc hạ quỳ một gối mồ hôi đầm đìa, trầm giọng trả lời: "Hồi lâu chủ, trong vòng một ngày đây đã là lần thứ năm Tắc Sơn quận cầu viện!"

"Trong vòng một canh giờ, tu sĩ tuần sát Tắc Sơn quận đã phát hiện bảy chỗ 'Quỷ dị mới xuất hiện "Vì điều tra tình huống, có mười một đội ngũ tu sĩ thất thủ trong 'Quỷ dị, ít nhất hai mươi bốn tên tu sĩ Kết Đan kỳ hồn đăng đã diệt, nhưng đến nay không có bất kỳ tin tức cụ thể gì liên quan tới tình huống 'Quỷ dị được truyền ra!"

"Trong đó ba tên tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không phải thần dân triều ta, mà là kiếm tu Hàn Ảm Kiếm tông đến đây du lịch"

"Quận trưởng Tắc Sơn quận đã quyết định tự mình dẫn đội xuất phát, tiến về dò xét..

Cùng lúc đó, Cứu Nghi sơn.

Mạc thành.

Đậu Đại bị sư đệ vội vàng gọi ra từ trong tĩnh thất, còn chưa kịp hỏi thăm lý do đã bị sư đệ kéo tay áo ra ngoài:

"Sư huynh mời xem!"

Ánh mắt của hắn ta nhìn lại đình viện chạm đến phủ thành chủ, lập tức khẽ giật mình.

Trước đó trung đình còn trống rỗng, trong góc chỉ trồng một ít tu trúc, đào hạnh, nay lại có thêm một tòa trúc lâu tràn đầy phong tình dị vực!

Phía trên trúc lâu, màn trướng nửa cuốn, mơ hồ lộ ra khuôn mặt tò mò của một hài tử như ẩn như hiện, mặc dù cách giữa đôi bên khá gần nhưng lấy tu vi của Đậu Đại lại không thấy rõ hình dáng của hắn ta.

khoảng "Quỷ dị!" Đậu Đại là chân truyền Cửu Nghi sơn, tất nhiên sẽ không xa lạ với tình hình như vậy, sắc mặt hắn ta lạnh lùng, lập tức phân phó, "Tất cả mọi người không được đến gần!"

"Liên lạc với sơn môn, bẩm báo việc này!"

Mạc thành là thành lớn dưới sự quản lí của Cửu Nghi sơn, phủ thành chủ có tu sĩ Cửu Nghi sơn chuyên ti bói toán, khám định phong thủy, lại có rất nhiều trận pháp, cấm chế bảo vệ.

Dưới tình huống bình thường, thuộc về chỗ bách tà bất xâm.

Bây giờ "Quỷ dị" lại ăn mòn đến phủ thành chủ!

Suy nghĩ của Đậu Đại thay đổi thật nhanh, lại nghe sư đệ nói: "Sư huynh, ta tỉnh lại từ trong nhập định, đầu tiên phát hiện trong phủ thành chủ không có ai nữa nên muốn đi tìm ngài, vì vậy thấy được toà trúc lâu này.."

"Vốn định chờ đợi sư huynh ra khỏi tĩnh thất lại liên lạc với tông môn, nhưng trong khoảng thời gian này 'Quỷ dị liên tiếp xảy ra, đồng môn trong sơn cũng mệt mỏi, chỉ sợ còn cần sư huynh làm chủ việc trong phủ thành chủ.

Đậu Đại nhìn chằm chằm trúc lâu, chậm rãi gật đầu: "Được!"

Lúc này, Tố Chân Thiên.

Ngoài sơn môn có rất nhiều phàm nhân cùng nhau dập đầu, người người nhốn nháo, tiếng khóc ròng nghẹn ngào như tố.

Trong ráng mây rực rỡ như gấm, Yến Minh Họa váy dài bồng bềnh quan sát mặt đất, bình tĩnh nói: "Gần đây 'Quỷ dị' liên tiếp xuất hiện, vô số lê dân trôi dạt khắp nơi nhưng tông môn đã phái ra đệ tử dàn xếp, vì sao còn có rất nhiều phàm nhân đến sơn môn khóc cầu?"

Kiều Từ Quang đừng phía sau nửa bước cung kính bẩm báo: "Thiên Cơ, ba ngày trước ngoài Mạt thành xuất hiện 'Quỷ dị mới, chuyên môn cướp giật hài đồng bảy tuổi trở xuống"

"Đây đều là người nhà của hài đồng mất tích, trong đó có mấy hộ là mười mấy đời đơn truyền, chỉ có một đứa con duy nhất.."

"Lần này mời Thiên Cơ xuất quan là vì tìm tòi căn nguyên của 'Quỷ dị bên ngoài Mạt thành...

Yến Minh Họa cau hàng lông mày kẻ đen, lạnh nhạt nói: "Vậy ta sẽ khởi hành!"

Cùng lúc đó, Trọng Minh tông.

Thiên Tuyên cung treo cao ở chỗ sâu trong tông môn, chính điện.

1096 chữ

Chương 3262: Càn khôn có biến! (2)

Tư Hồng Khuynh Yến hồng y như máu ngồi trên bảo tọa cao cao, đang nghe tất cả trưởng lão theo thứ tự ra khỏi hàng bẩm báo.

"Bẩm tông chủ, một canh giờ trước, dưới sự quản lý Thánh tông xuất hiện thêm ba mươi chín nơi 'Quỷ dị, 'Quỷ dị trước đó cũng có điều khác lạ...

"Bẩm tông chủ, 'Quỷ dị mới xuất hiện đang ăn mòn Bá Vọng thành, dù sinh linh trong thành đã chạy đi nhưng lân cận Bá Vọng thành vốn có một khoáng mạch, bây giờ thành trì thất thủ, nếu mặc kệ chỉ sợ sớm muộn gì khoáng mạch cũng thất thủ."

"Bẩm tông chủ, 'Quỷ dị' mới xuất hiện chặn lại thương đạo quan trọng nhất dưới sự quản lý của Thánh tông, gia tộc phụ thuộc đã liên tục cầu viện...

"Bẩm tông chủ, 'Quỷ dị tăng thêm đã xuất hiện ở ba mảnh linh địa lớn nhất Tây Nam, trong vòng trăm năm linh tài mà Thánh tông thường dùng nhất chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề.."

"Bẩm tông chủ, mười mấy tên nội môn đệ tử tông ta thất thủ trong 'Quỷ dị mới xuất hiện... Chỉ là nội môn đệ tử vốn không quan trọng, nhưng trong đó có một tên nội môn đệ tử là Âu Dương Tiêm Tinh mà 'U Dương' tổ sư gọi là 'sư tỷ...

Giao châu treo cao như ánh trăng, chiếu sáng cả quảng điện rõ ràng rành mạch.

Tư Hồng Khuynh Yến buông xuống hàng lông mi dài, vẻ mặt lạnh nhạt, ung dung không vội phân phó nói: "Tài nguyên của Thánh tông liên quan đến việc tu hành cả tông, không thể mất đi!"

"Đệ tử Thánh tông do tông môn bỏ ra tư lương bồi dưỡng, không thể tuỳ tiện vẫn lạc"

"Truyền lệnh cho chư trưởng lão chấp sự, bắt đầu từ hôm nay chọn lựa nội môn đệ tử tuần sát các phương...

Lúc đang nói, toàn bộ Thiên Tuyên cung tự phát dao động, vô số vẫn triện, phù lục lập tức sáng lên, rất nhiều trận pháp gào thét vận chuyển, từng đạo cấm chế dâng lên như trời quang mây tạnh, bao phủ toàn bộ nội môn! Tư Hồng Khuynh Yến cùng rất nhiều trưởng lão lập tức cảnh giác, thần niệm càn quét bốn phương tám hướng, lại ngạc nhiên phát hiện trên bầu trời vốn là trăng sáng, chẳng biết lúc nào đã hóa thành một vòng huyết nguyệt rét lạnh quỷ dị!

Huyết nguyệt giữa trời, ánh trăng lưu chuyển như huyết hải cuồn cuộn trút xuống mặt đất.

Ngay lúc này, keng keng keng...

Tiếng chuông kịch liệt đột nhiên vang lên, toàn bộ tông môn chấn động!

Tiếng chuông bén nhọn lạnh lẽo như mỗi một cái đều gõ vào trong lòng tất cả nhân tộc, yêu quỷ, dị thú được Trọng Minh tông nuôi dưỡng như bị sét đánh, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, trong thất khiếu có máu tươi chảy dài.

Toàn bộ đệ tử nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt, có việc lớn xảy ra!

Chính điện Thiên Tuyên cung, trong ánh mắt Tư Hồng Khuynh Yến và chư trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão ẩn nấp trong sơn môn không ra đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đây là... [Tỉnh Thế Chung 1!

Nó ẩn nấp trong Truyền Thừa điện, nghe đồn chỉ có việc lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của tông môn mới có thể khiến nó vang lên, từ khi Trọng Minh tông lập tông đến nay, đã mấy đời nối tiếp nhau không ra. Cho dù lúc trước có đại chiến thảo ngụy, Thánh đạo xuất sư bất lợi, đại quân ngụy đạo áp cảnh, thuật pháp thần thông như cuồng phong mưa rào đánh cho [Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ Đại Trận] nứt nẻ vô số, như muốn tán loạn, (Tỉnh Thế Chung] cũng chưa từng có bất kỳ tiếng động gì. Nhưng bây giờ chỉ là trăng sáng hóa huyết nguyệt, tiếng chuông đã vội vàng đến tận đây? Không kịp nghĩ nhiều, huyết nguyệt u nhiên bao phủ mặt đất, tất cả tu sĩ ngẩng đầu ngắm trăng hoặc chỉ lấy thần niệm quan trắc huyết nguyệt, dù là đệ tử tầm thường hay trưởng lão, thậm chí cả loại chủ nhân một tông có pháp bảo trấn tông trấn áp khí số như Tư Hồng Khuynh Yến đều rơi vào một mảnh ngơ ngơ ngác ngác trong nháy mắt. Bọn họ đứng thẳng bất động, làn da vốn bình thường bắt đầu chậm rãi nhúc nhích như là ngàn vạn sâu bọ ngưng tụ thành, tóc dài cũng bắt đầu chầm chậm lơ lửng sinh ra từng đôi mắt dọc tái nhợt... Khí tức lạnh lẽo, tà ác, sa đọa, hỗn loạn nhanh chóng sinh sôi!

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói già nua trầm thấp lập tức truyền khắp toàn bộ tông môn: "Đọa Tiên thoát khốn, càn khôn có biến!"

"Tất cả hậu bối trong môn không thể ngẩng đầu nhìn trăng, không thể dùng thần niệm thăm dò trăng tròn!"

"Toàn bộ đệ tử từ bỏ thú nô quỷ bộc đủ loại dị tộc, lấy thân người trốn vào Truyền Thừa điện!"

"Thiên biến như thế, không phải hậu bối các ngươi có khả năng tiếp xúc!" Tiếng nói vừa ra, một bóng dáng lồng lộng xuất hiện trong hư không bên cạnh Thiên Tuyên cung. Hắn ta như một hình cắt vô cùng nhạt nhẽo, có thể bị mưa phùn tẩy đi bất cứ lúc nào, vừa xuất hiện đã có huyết hải cuồn cuộn đi theo, dòng máu lưu chuyển bành trướng, vang vọng trời cao, từng khuôn mặt vô cùng oán độc chìm nổi trong dòng máu.

Cường đại, lạnh lẽo, bạo ngược, hoảng sợ... Đây là tổ sư Độ Kiếp kỳ Thánh tông!

"Minh Huyết" tổ sư đạp không mà đứng, vẻ mặt bình thản, hắn ta lạnh lùng chắp tay ngẩng đầu nhìn về phía huyết nguyệt, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn nhưng ngay sau đó...

Trong nháy mắt ánh mắt chạm đến huyết nguyệt, tư duy của "Minh Huyết" tổ sư hỗn loạn, toàn bộ đạo thể đồng thời mất khống chế, không bị khống chế sinh ra vô số xúc tu huyết sắc, như sợi bông bồng bềnh trôi về phía bốn phương tám hướng...

1071 chữ

Chương 3263: Càn khôn có biến! (3)

Vào lúc này, sâu trong Truyền Thừa điện, bức tranh to lớn gần như không tồn tại trên hắc thủy đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng vô cùng chói mắt.

Ánh sáng nhanh chóng sáng tỏ, khiến linh thạch dãy núi liên miên tung hoành trong tranh đều chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy, trong lúc tỏa ra ánh sáng lung linh lại rực rỡ khó tả.

Chẳng mấy chốc, sau dãy núi linh thạch mà "Trọng Minh" tổ sư đứng thẳng từ từ bay lên một vòng mặt trời đường hoàng!

Mặt trời như dâng lên trong ánh mắt nhìn chằm chằm của "Trọng Minh" tổ sư, ngay chớp mắt nó vượt qua toàn bộ dãy núi mà tổ sư đang đứng, cả tông môn lập tức bị ánh nắng cuồn cuộn bao phủ!

Ánh sáng vàng rực xua tan ánh trăng huyết sắc, cũng xua tan sự ăn mòn của huyết nguyệt.

Tất cả đệ tử, trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão và tông chủ Tư Hồng Khuynh Yến đang rơi vào điên cuồng hoàn toàn khôi phục như thường.

Giữa không trung, "Minh Huyết" cũng lấy lại tinh thần, dị biến trên dưới cả người đã khôi phục.

Xác nhận đạo thể của mình không đáng ngại, "Minh Huyết" lập tức thở dốc từng ngụm, trên trán đầy mồ hôi lạnh, thuận theo cần cổ trượt xuống, mồ hôi thấm ướt cả kiện pháp y.

Hắn ta vội vàng cúi đầu, không còn dám ngẩng đầu nhìn trăng...

Hắn ta là tổ sư Độ Kiếp kỳ tông môn, một trong sự tồn tại đỉnh phong giới này, nhưng ở dưới vàng huyết nguyệt kia lại không khác gì những tài liệu tu vi thấp kém ở trong mắt hắn ta...

Thiên Sinh giáo.

Tế đàn thuần trắng treo cao trên trời, lửa tế đen nhánh cháy hừng hực.

Bóng đen của lửa tế khổng lồ bao phủ căn phòng hoa mỹ, lúc này trong đình viện xa hoa Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo tân nhiệm đang bày yến chiêu đãi rất nhiều tâm phúc cũng xuất thân tôn quý.

Ăn uống linh đình, rượu hàm tai nóng, bầu không khí rất thoải mái. "Thiếu, Thiếu giáo chủ!" Nhân lúc này, một Thái Thượng hộ pháp tôn bối tiến lên mời rượu, vừa cười vừa nói, "Nghe nói dưới sự quản lí của Thánh giáo ta mới xuất hiện một nơi 'Quỷ dị chính là lầu các khuê phòng, che giấu mấy mỹ nhân động lòng người?"

"Thuộc hạ tu tập nhiều năm, luyện hóa lô đỉnh phần lớn tộc quần trải rộng thiên hạ ngày nay, vẫn chưa từng có lô đỉnh 'Quỷ dị "Không biết Thiếu giáo chủ có thể bớt chút thời gian dẫn đội, thêm một nhóm lô đỉnh tươi mới cho Thánh giáo hay không?"

Nghe nói như thế, rất nhiều chân truyền Thiên Sinh giáo uống đến say khướt lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao phụ họa: "Không sai!

"Kính xin Thiếu giáo chủ thành toàn!"

"Cho dù không thể đưa những mỹ nhân 'Quỷ dị kia ra, nếu có thể vui vẻ trong 'Quỷ dị mấy ngày cũng là một giai thoại...

"Ha ha ha... Nói hay lắm!"

Lúc này Thiếu giáo chủ cũng say lờ đờ mơ hồ, nghe vậy mỉm cười nói: "Quỷ dị nguy hiểm, chư vị không thể chủ quan..

"Nhưng trong Thánh giáo có rất nhiều bảo vật, chờ, chờ bản tọa... Mở ngân quỹ phòng lấy một ít đồ vật phòng thân.."

Còn chưa nói hết lời, trăng sáng trong hư không nhuốm máu, đỏ hồng rơi xuống!

Buổi tiệc trong đình viện không hề dừng lại, tất cả người trong Thiên Sinh giáo bao gồm Thiếu giáo chủ đều bị huyết nguyệt chiếu rọi.

Chỉ một thoáng, khí tức hỗn loạn, tà ác, lạnh lẽo, sa đọa... Bùng lên.

Trong lòng đám người đại loạn, dục niệm bị kích phát nhìn nhau, không chút do dự áo bào bay thấp, mình trần gặp nhau, một trận chém giết tầm gần đầy hoang đường lập tức bộc phát...

Nhưng chẳng mấy chốc lửa tế bùng lên, sâu trong ngọn lửa có bức tranh chầm chậm mở ra.

Một bóng lưng áo bào trắng vòng vàng cao lớn đạp sóng mà đứng, ở trên mặt nước có cỏ cây phồn thịnh, số lượng chim bay bầy cá, tẩu thú sâu bọ rất nhiều khó mà tính toán, trông vô cùng bình yên, um tùm màu mỡ. Dưới mặt nước lại là một mảnh lạnh lẽo, cái bóng rõ ràng, chúng sinh u ám lạnh lẽo, tràn ngập ý lay động, khí tức hung lệ.

Lúc này, một vòng mặt trời huy hoàng chầm chậm dâng lên từ dưới nước xa xa.

Cùng lúc mặt trời hoàn toàn thoát ra mặt nước, ánh nắng to lớn trải rộng toàn bộ địa giới Thiên Sinh giáo, trong chớp mắt xua tan ánh trăng huyết sắc!

Trong đình viện xa xỉ, đám người Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo lấy lại tinh thần nhìn đối phương quần áo không chỉnh tề, trong chốc lát chỉ im lặng nhìn nhau...

Luân Hồi tháp.

Cát vàng mênh mông, Phù Đồ cao thấp yên tĩnh đứng sừng sững.

Trong cự tháp cao nhất, dưới hai chữ "Luân Hồi" kiểu thảo, một đám người áo bào xám lặng yên không tiếng động ngồi xếp bằng.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, một tu sĩ áo bào xám tiếng nói khàn khàn bẩm báo: "... Tóm lại, 'Quỷ dị lan tràn, nếu chín tông đều như thế lại không thay đổi hiện trạng, ngắn thì ba năm, lâu là năm, sáu năm, sẽ hao tổn hơn phân nửa sinh linh phương thế giới này Một tu sĩ áo bào xám khác rất bình tĩnh lắng nghe, Đại Phù Đồ nhẹ gật đầu, nói: "Được!"

"Đã vậy, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, chậm rãi đợi thiên địa tự hoàn thành trận Luân Hồi đại kiếp này" Cơn gió dài từ thổi tới đằng xa tạo ra từng tiếng chuông đồng, có tiếng khóc vô cùng đau khổ trộn lẫn khí tức ngai ngái lượn lờ bay tới.

Các tu sĩ áo bào xám đều vẻ mặt bình thản, Đại Phù Đồ hơi lộ ra vẻ không đành lòng, thở dài: "Tội nghiệt của ngụy đạo sao mà sâu nặng!"

1087 chữ

Chương 3264: Càn khôn có biến! (4)

Nghe vậy, một tu sĩ áo bào xám chậm rãi gật đầu cũng thở dài: "Nếu lúc trước nghe theo lời Thánh tháp chủ động tàn sát năm phần sinh linh phương thế giới này, có thể giải quyết dễ dàng trận Luân Hồi đại kiếp này "Cho dù cũng không thể để chúng sinh tránh khỏi tiêu vong, nhưng chúng ta ra tay có thể khiến bọn họ chết đi trong chớp mắt, không có chút đau đớn nào"

"Những già trẻ bệnh yếu kia cũng không cần cách biệt âm dương với người nhà, đều có thể cùng nhau lên đường"

"Dù bây giờ chúng sinh còn sống, lại phải chịu trận Luân Hồi đại kiếp này, tiếp nhận cốt nhục tách rời, thê ly tử tán, sinh tử xa xăm...

"Ngụy đạo luôn mồm làm việc thiện, thật ra giết người tru tâm, không có chút thương yêu nào với thiên địa, với chúng sinh!"

"Đạo lý giả nhân giả nghĩa cũng dám nói ra!"

Rất nhiều tu sĩ áo bào xám đều khẽ than thở một tiếng, Đại Phù Đồ nói: "Mặc dù ngụy đạo dụng tâm ác độc, Thánh tháp lại không thể trong lòng không có thiên địa.

"Bắt đầu từ hôm nay điều động đệ tử cứu thế."

"Tránh cho tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp nơi.."

Còn chưa nói hết lời, huyết nguyệt giữa không trung thành hình, đỏ hồng hạ xuống, tất cả chuông đồng phía trên cự tháp cùng nhau vang lên, vù vù như nước thủy triều!

Đám người Đại Phù Đồ hơi thay đổi sắc mặt, dưới lòng đất, sau cửa lớn mờ tối nguy nga đột nhiên mở ra từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía chỗ sâu nhất.

Một bức tranh to lớn đang xuất hiện từng chút một ở trong bóng tối.

Phía trên đỉnh núi đóng băng hiểm trở, có áo bào tàn tạ quay lưng về phía đám người, ngồi trên mặt đất như quan sát biển mây mênh mông.

Lúc này, dưới biển mây có một vòng ánh sáng rực rỡ sáng lên.

Mặt trời huy hoàng rực rỡ từ từ dâng lên, trong chớp nhuộm hết toàn bộ biển mây.

Chẳng mấy chốc, mặt trời nhảy ra biển mây, chiếu sáng bóng lưng áo bào tàn tạ kia cùng toàn bộ đỉnh núi.

Cùng lúc đó, địa vực Luân Hồi tháp rộng lớn đều bị ánh mặt trời mênh mông gột rửa, ánh sáng huyết nguyệt lập tức biến mất, tất cả đám người Luân Hồi tháp bị ăn mòn đều khôi phục như thường.

Ngay lúc này, Vô Thủy sơn trang.

Kiến trúc hỗn loạn, ngổn ngang lộn xộn.

Từng tu sĩ trang phục khác nhau tuỳ tiện ra vào, rất tùy ý trò chuyện với nhau: "Không phải năm vạn dặm phía tây nam tông môn có một tòa thành trì sao?"

"Mấy ngày trước, nơi ta đi ngang qua cũng đã hóa thành một phương 'Quỷ dị"

"Chúng ta tiến vào huyễn cảnh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải sự biến hóa... Thú vị như này!"

"Thật sao?" Đồng bạn của hắn ta không thèm để ý nói, "Phương huyễn cảnh này rất vững chắc, nhất là lân cận biệt uyển ít có biến thiên"

"Tiêu tiên vương lại có thể có cơ duyên này, chúc mừng chúc mừng!"

"Ha ha ha, đúng vậy!" Tu sĩ họ Tiêu kia khẽ cười nói, "Nghe nói gần đây loại biến hóa này rất nhiều, nếu chư vị tiên hữu có hứng thú, không ngại cũng thường xuyên đi ra ngoài một hai, biết đâu cũng có thể gặp được cơ hội rèn luyện đạo tâm này"

"Mặc dù như thế nhưng bản tiên yêu thích yên tĩnh không thích đi lại" Đồng bạn của hắn ta lắc đầu, nói, "Vẫn nên ở lại biệt uyển mấy trăm năm rồi nói sau"

"Bản tiên lại rất thích đi lại, muốn ra ngoài đi một chút... Hả? Các ngươi xem, có phải ánh trăng này hơi không đúng không?"

Lúc đang nói chuyện, đám người chú ý tới ánh bạc vẩy xuống đầy đất lại hóa thành huyết sắc, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trăng tròn trên không trung, "Đây là... Huyết nguyệt?"

Tất cả tu sĩ đều nghĩ đến: Chẳng lẽ phương huyễn cảnh này sẽ có biến hóa lớn?

Suy nghĩ chưa dứt, một luồng lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác cuồn cuồn gào thét đổ xuống, trong tối tăm như triều dâng cắn nuốt toàn bộ bọn họ...

Trong Vô Thủy sơn trang, một tòa thủy tạ trống rỗng không một bóng người, chỉ trơ trọi trưng bày một cái bình nhỏ bùn đỏ kiểu dáng cổ xưa.

Lúc này, trong bình nhỏ bùn đỏ ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, đỉnh băng san sát như trường kích. Phía trên đỉnh băng cao nhất, tuyết ngược gió, một bức tranh to lớn đột nhiên xuất hiện.

Bức tranh đó màu sắc nhạt nhẽo, bút mực thưa thớt, phần lớn hình ảnh đều chỉ là mây khói hội tụ, vây quanh một bóng lưng thoải mái không bị trói buộc, như hoàn mỹ lại như mâu thuẫn.

Nhưng cẩn thận nhìn lại giữa mây khói xoay tròn như non sông vạn dặm, như ngàn vạn pháp tắc, lại như tư lương vô số... Như thật như ảo không thể nắm bắt.

Hiện tại trong bức tranh mây mở sương tan, có mặt trời chầm chậm dâng lên từ dưới mây, chiếu sáng toàn bộ thế giới nhỏ trời băng đất tuyết.

Trong nháy mắt, ánh nắng cuồn cuộn bao phủ toàn bộ nơi nằm dưới sự quản lý của Vô Thủy sơn trang, xua tan tất cả lạnh lẽo ăn mòn!

Cùng lúc đó, Hàn Ảm Kiếm tông.

Bên cạnh sơn môn như trường kiếm treo cao, có bảng vàng to lớn trống rỗng xuất hiện, chìm chìm nổi nổi.

Hiện tại, từng hàng vân triện như thác nước thật nhanh vẽ qua mặt bảng: ".. Bái Kiếm thành cách tông môn mười vạn dặm hướng tây bắc mới thêm sáu nơi 'Quỷ dị, ba khu đã xác minh quy tắc sơ bộ, giới hạn tu sĩ Kết Đan trở lên vào trong.."

"Chú Kiếm thành cách tông môn ba vạn dặm hướng tây nam mới thêm ba khu 'Quỷ dị, người dò xét toàn quân bị diệt, tu vi cao nhất là Nguyên Anh.

1103 chữ

Chương 3265: Càn khôn có biến! (5)

"Núi hoang không cốc cách tông môn vạn dặm hướng đông nam mới thêm một chỗ 'Quỷ dị, toàn bộ cỏ cây lần cận dị biến, đủ loại kiếm ý 'Xuân Vũ, 'Húc Quang' không có tác dụng với nó, ngược lại cổ vũ nó dị biến... Nội môn đệ tử Giang Du đã dẫn đội xuất phát..."

"Tông môn... Đệ tử Vưu Cương đã dẫn đội xuất phát...

Phi kiếm lui tới như thoi đưa không có bất kỳ ai trò chuyện, không do dự chút nào, kiếm ý lạnh thấu xương tràn ngập trời cao, vô số kiếm tu rời núi che chở chúng sinh.

Đột nhiên, sương hoa biến đỏ, huyết nguyệt xuất hiện!

Ông! !!

Ngay chớp mắt hỗn loạn, sa đọa, lạnh lẽo ăn mòn phi kiếm dừng lại khắp núi, trong Tê Kiếm sơn vạn kiếm đề minh, hội tụ thành một trận gào thét trùng điệp!

Ở dưới Tê Kiếm sơn, trong huyệt động u ám mờ tối, bốn vách tường trống trơn lại không nhiễm trần thế. Trên đài cao dồn đất mà thành, một bức tranh to lớn như gợn nước dao động ra.

Nó xuất hiện cực kỳ ung dung lại tràn đầy cảm giác sắc bén như danh kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh nổi lên từng khúc!

Trên bức tranh, kiếm khách thanh sam vác hộp kiếm, trong bóng lưng trống vắng có kiếm ý cuồn cuộn tuỳ tiện bành trướng.

Hắn ta đứng trên mây quan sát muôn sông nghìn núi.

Có mặt trời đang vội phá vỡ núi mây biển sương, nhanh chóng dâng lên.

Trong nháy mắt ánh sáng vàng rực chiếu sáng trên mây, ánh mặt trời quang chiếu sáng toàn bộ Hàn Ảm Kiếm tông!

Yến Tê thành.

Ổ bảo lơ lửng trấn áp toàn bộ giới vực.

Giáp sĩ lui tới như dòng, huyết nguyệt vừa hiện đã có trống trận ầm vang, cuồn cuộn ra từ chỗ sâu trong ổ bảo, tầng mây chấn động tiêu tán.

Mật thất sâu trong ổ bảo hiện ra một bức tranh, trong tranh có núi thây biển máu xếp từng đống, trên đỉnh Bạch Cốt sơn có lão tướng khoác trọng giáp, cầm trường kích trong tay đứng quay lưng, khí tức sát phạt vô cùng sống động, thiên địa tiêu điều.

Sau Bạch Cốt sơn, mặt trời dần ra.

Ngay sau đó, nắng gắt giữa trời càn quét tất cả âm u lạnh lẽo, toàn bộ nơi thuộc sự quản lý của Yến Tê thành đều tắm rửa trong một mảnh ấm áp!

Thanh Yếu sơn.

Trên vùng quê mênh mông vô bờ bao la bên cạnh Ngu Uyên, hài cốt Tầm Mộc còn đang không ngừng đổ sụp, tro tàn đầy trời, tản khắp trời cao.

Dược Dạ Thư chậm rãi đi qua hoang dã, lúc bước chân nàng rơi xuống lại có đủ loại dược liệu lặng yên sinh ra, mầm lá xanh nhạt nhẹ nhàng rêu rao trong ánh trăng sương sắc, từng chút một che giấu khí tức thảm liệt sau đại chiến.

Đột nhiên, ánh trăng như thủy ngân dần hóa thành đỏ hồng.

Cỏ cây vừa nảy mầm ầm vang tăng vọt! Dược Dạ Thư phát hiện điều khác thường quay đầu, lập tức ngạc nhiên thấy một tòa rừng rậm khổng lồ xum xuê nhanh chóng thành hình trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mình!

Chẳng mấy chốc, nàng đã bị cái bóng của cự mộc che trời hoàn toàn bao phủ!

Khí tức hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Nhét đầy thiên địa, đôi mắt xanh biếc của Dược Dạ Thư hơi mê mang, ngay sau đó từ vòng eo của nàng trở xuống vốn là làn váy phất phơ theo gió, trong nháy mắt hóa thành thân cành như phi thúy chui vào mặt đất...

Toàn bộ Thanh Yếu sơn vang lên tiếng xột xoạt như thủy triều, che giấu tất cả tiếng gào thét.

Dãy núi vốn cỏ cây um tùm lập hóa thành một mảnh rừng rậm hồng hoang, khí tức hoang dã tùy ý tản khắp!

Trong biển, nước biển màu mực kịch liệt bành trướng, khói nhẹ phiêu đãng, đảo lớn như phần mộ hiện ra.

Chính giữa hòn đảo, cây dâu lớn như nắp.

Quỷ Tang mở ra đôi mắt lít nha lít nhít, yên tĩnh nhìn về phía chín tông.

Dưới chân nó, cành lá màu mực đang không ngừng tăng vọt, vô số đám linh hoa huyết hồng tuyết trắng cũng không ngừng nở rộ.

U Tố mộ chấn động không ngớt, làm nước biển quanh mình điên cuồng dao động, dấy lên sóng lớn ngập trời.

Lúc thủy triều gào thét, toàn bộ hòn đảo tính cả Quỷ Tang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có khí tức lạnh lẽo thật lâu không tiêu tan, trên mặt biển hóa thành tuyết đen cuồn cuộn, bay lả tả đầy trời... Quan sát toàn bộ Bàn Nhai giới từ vòm trời, "Quỷ dị" chi địa như bệnh sởi nhanh chóng phát tác, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trên khoảng đất to lớn như vậy, không ngừng xâm chiếm địa bàn vốn thuộc về sinh linh. Huyết nguyệt giữa trời, vạn mộc sinh trưởng tươi tốt, toàn bộ Thanh Yếu sơn nhanh chóng bị thảm thực vật xanh biếc bao phủ hoàn toàn, ngoại trừ tiếng cỏ cây sinh sôi lại không có bất kỳ tiếng động gì có thể truyền ra.

Trong hoang mạc tối tăm, điên dại gào thét xen lẫn tiếng thực vật xột xoạt quái đản, trộn thành tiếng gào thét không thể nghe được...

Trong thiên hạ, chỉ có chín tông tắm rửa trong ánh nắng sáng chói không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là một khoảng thế giới màu xanh nhạt.

Màu xanh kia như dòng suối ngày xuân chầm chậm chảy xuôi, lại như núi xa sau cơn mưa, sáng long lanh nhạt nhẽo, tràn đầy khí tức mờ mịt tinh khiết.

Ngẩng đầu nhìn lại, hư không sáng sủa không mặt trời không ánh trăng, cũng không có ánh sáng ngôi sao, chỉ có một mảnh thanh quang trong vắt nhuộm khắp nơi không giống mặt trời sáng chói dữ dằn, sinh linh không cách nào nhìn thẳng; cũng không giống ánh trăng trong sáng u lãnh, yên tĩnh trống trải. Đây như dòng nước to lớn, lại trong veo tinh khiết như lưu ly, tùy ý lưu chuyển ngàn vạn.

Dưới mái vòm màu xanh có biển mây cuồn cuộn bày ra vô ngần.

1099 chữ

Chương 3266: Thượng giới!

Mây núi cheo leo như dãy núi chập trùng, thấp thoáng Tiên cung ngàn vạn, uốn lượn xa xôi, ngọc thụ châu khuyết tô điểm trong đó, mỗi một tấc đều hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ tỳ vết gì.

Toàn bộ thế giới hoàn mỹ, yên tĩnh như một bức tranh đạt đến cực hạn, nhưng lại tiên cơ dạt dào, tràn ngập khí tức vĩnh hằng.

Nơi này là "Thanh Thuyên giới thiên".

Vầng sáng mông lung lướt qua ngàn vạn biển mây.

Giữa vài tòa mây núi đặc biệt khổng lồ nguy nga chen chúc có cung điện ẩn nấp, ngọc thụ không còn, trong mây trắng xoá, duy chỉ có một bóng dáng đội nón lá khoác áo tơi ngồi xếp bằng trên đám mây.

Bóng dáng này tiên khí mờ mịt, hàm ý cao xa, bàn tay lộ ra từ trong tay áo rộng, màu da xanh trắng sinh ra bảy ngón tay, dưới mũ rộng vành răng nanh như đao.

Hắn ta ngồi đó không nhúc nhích, yên tĩnh nhìn về phía một ao nước nhỏ mấy trượng vuông trước mặt.

Màu xanh mờ mịt như dãy núi vô tận, khí thế hùng hồn.

Ngước mắt nhìn khoảng không sáng sủa, không còn gì nữa.

Bóng dáng khoác áo tơi cầm một cái cần câu trong tay, yên tĩnh ngồi đó, khí tức của hắn ta yên lặng tĩnh mịch như từ xưa đến nay không di chuyển chút nào. Trong hồ nước không có nước, chỉ có một mảnh đen kịt thâm thúy khó lường.

Bóng tối kia thâm trầm mênh mông, mơ hồ có ánh sáng lấm ta lấm tấm tiêu tán ra như ngôi sao đầy trời, thỉnh thoảng có hào quang sáng tắt lại như mặt trời lên mặt trăng lặn, ánh sáng giữa trời... Trong vòng mấy trượng lại như một thế giới rộng lớn!

Cần câu của bóng dáng khoác áo tơi cực kỳ bình thường, dây câu thẳng tắp rơi xuống, không có mồi câu, sợi tơ mỏng manh chui vào bóng tối, cẩn thận nhìn lại như có tinh vân trùng điệp, quay xung quanh dây câu chầm chậm chuyển động, hùng vĩ mỹ lệ.

Đột nhiên, một bóng dáng áo vải chân trần xuất hiện bên cạnh bóng dáng khoác áo tơi trên vai. Người áo vải mặc áo bào mộc mạc, mũ trùm buông xuống che đậy khuôn mặt không thể thấy rõ, chỉ cảm giác khí tức hơi có vẻ u lãnh.

Sau khi hắn ta xuất hiện lập tức thi lễ với bóng dáng khoác áo tơi, tiếng nói trầm thấp hỏi: "Thượng Thận' tiền bối, chẳng biết kiến triệu vì chuyện gì?"

Nghe vậy, tiên nhân tôn hiệu "Thượng Thận" không quay đầu lại, chỉ chậm rãi há miệng, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Ngươi phi thăng thượng giới đã bao nhiêu năm tháng?"

Người áo vải không do dự, nhanh chóng nói: "Đã có hai 'Trường trú rưỡi.

"Trường trú" là cách tính thời gian ở thượng giới.

Một cái "Trường trú" tương đương với hơn một ngàn năm hạ giới!

"Thượng Thận" nghe vậy khẽ gật đầu, chợt lại nói: "Phù Sinh kỳ cục vô cùng hung hiểm"

"Ngươi cũng không phải nhân tộc, lại có thể thông qua ván cờ phi thăng thượng giới, tư chất như thế, cho dù trong những tiên nhân phi thăng từ xưa đến nay cũng cực kỳ hiếm thấy!"

"Đáng tiếc, ngươi sinh sai thời đại...

"Nếu ở thời hồng hoang, lúc đó vạn tộc tranh phong, thiên kiêu cạnh diễm, không hỏi xuất thân, không hỏi tộc quần, chỉ có cường giả cao nhất!"

"Lấy phần năng lực này của ngươi đủ để thuận gió thẳng lên, thậm chí vấn đỉnh Kim Tiên!"

Người áo vải lập tức lắc đầu, từ tốn nói: "Thượng Thận tiền bối quá khen!"

"Sở dĩ vãn bối có thể từ thoát khỏi ván cờ cũng không phải tư chất xuất chúng, cũng không phải thực lực cao cường, mà là vận khí tốt.

"Gặp được quý nhân giúp đỡ ở trong ván cờ, lúc này mới có niềm vui phi thăng"

"Thượng Thận" bình tĩnh nói: "Không cần tự coi nhẹ mình như thế.

"Không có thực lực, tất cả đều là nói suông!"

Nói xong, hắn ta vung ống tay áo một cái, trong hư không lập tức thêm ra một cái cần câu bình thường không khác cái trong tay hắn ta chút nào, "Nào, cùng bản tọa ngồi tiêu khiển một hai"

Biết vị "Thượng Thận" tiền bối này tìm mình chắc chắn có chuyện, người áo vải không do dự, hắn ta bình tĩnh nhẹ gật đầu, dựa theo lời nói của đối phương trực tiếp đi đến bên bờ hồ nước tán bào ngồi xếp bằng, đưa tay nắm lấy cần câu cùng thả câu với hắn ta.

Dây câu chui vào bóng tối khuấy đảo tinh vân nhật nguyệt, trong bóng tối thâm trầm cảnh tượng mỹ lệ hùng vĩ như pháo hoa chợt nở chợt tàn, hùng vĩ đến khó có thể tưởng tượng.

Tinh vân vỡ nát, mặt trời dập tắt, ánh trăng suy tàn, có từng tia từng sợi đạo vận tiêu tán ra, thuận theo dây câu chui vào khí cơ của hai người thả câu.

Khí tức của "Thượng Thận" không biến hóa chút nào, quanh thân người áo vải lại lặng yên nhiễm lên một vòng ánh sáng chúng tinh u lãnh.

Không biết qua bao lâu, "Thượng Thận" vẫn đang chuyên tâm thả câu lại thản nhiên phân phó: "Kể lại quá trình sau khi ngươi vào ván cờ phi thăng thượng giới đi"

Nghe vậy, người áo vải thoáng im lặng mới chậm rãi nói: "Cái này hơi dài"

"Thượng Thận" không nói tiếp mà tiếp tục thả câu.

Trong bóng tối tinh vân băng diệt, khoảnh khắc có mặt trời chầm chậm dâng lên, ánh trăng như sương, từng ngôi sao hoặc sáng chói hoặc ảm đạm đều hiện ra, trong mời tối có quang hoa sáng tắt kinh tâm động phách.

Dây câu rủ xuống, mảnh vụn ngôi sao dẫn dắt trộn lẫn chúng tinh, lại một lần nữa hóa thành tinh vân khổng lồ kéo dài vô số khoảng cách, lặng yên xoay tròn.

Người áo vải lại im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói: "Ván cờ mà vãn bối trải qua cũng không có quá nhiều quá trình quanh co "Lúc mới đầu là nhân tộc phong tỏa bí mật ván cờ"

1099 chữ

Chương 3267: Thượng giới! (2)

"Lúc vãn bối sắp hạ cờ mới biết được một ít chuyện từ chín tông nhân tộc"

"Vốn dĩ lần đó vãn bối tiến vào ván cờ sẽ là [Trận chiến hồng hoang 1 "Lúc ấy tất cả người vào ván cờ bao gồm cả vãn bối đều chuẩn bị sẵn sàng chịu chết."

"Nhưng không ngờ sau khi vào ván cờ, ván cờ lại là [Man Hoang lũ lụt Y "Mặc dù ván cờ cũng không đơn giản, tràn đầy đủ loại hung hiểm và cản trở nhưng so sánh với [Trận chiến hồng hoang], đây lại là nhỏ gặp lớn "Sau khi đám người vãn bối vào ván cờ, đã xuất hiện ở chân núi Hiên Viên sơn"

"Lúc đó mưa to liên miên, hồng thủy tăng vọt, vương thất đã lui về phía Hiên Viên sơn "Triều đình ban bố hoàng bảng mời chào hiền tài trị thủy, dán thiếp khắp nơi"

"Đám người vãn bối cách quan nha không xa, cũng có một phần "Đám người vãn bối chuẩn bị tiến về yết bảng"

"Không ngờ sau khi đến quan nha chỉ kém một bước, hoàng bảng lại bị một vị tiền bối xa lạ đến trước một bước bóc mất!

"Sau đó, đám người vãn bối đi cùng vị tiền bối kia, trước tiên đến Hiên Viên sơn yết kiến vương thất "Sau khi bái kiến quân vương vương triều lại nhận lấy một phần thánh chỉ, bắt đầu xuống núi trị thủy."

"Cần đi bộ đo đạc thiên hạ, khéo léo dẫn dắt hoặc chặn hoặc khơi thông, nạo vét hồng thủy khiến nó chảy về hướng đông vào biển"

"Toàn bộ quá trình tốn rất nhiều công sức, nhưng nói tổng thể vẫn khá thuận lợi... Bởi vì đến mỗi một chỗ đều có thể dựa vào thánh chỉ liên lạc với tộc quần nghỉ lại phụ cận, hợp lực làm việc"

"Hơn nữa thỉnh thoảng còn có một số dị tộc tự phát đến đây.."

"Biến cố xuất hiện lúc hồng thủy bị khai thông đến một tòa núi cao hiểm trở gọi là 'Long Môn"

"Lúc đó Long tộc và Thủy tộc xuất hiện ngăn cản... Long tộc sinh ra cường đại, lại có rất nhiều Thủy tộc là cánh chim, thế cục cực kỳ gian nan!"

"Đôi bên nhanh chóng xảy ra xung đột, vị tiền bối yết bảng kia ngoài ý muốn lộ ra bản tướng, lại không phải nhân tộc mà là... Long tộc!"

"Vị Long tộc kia tự xưng là Thái tử Long tộc, sở dĩ che giấu tung tích yết bảng là vì không muốn để nhân tộc hiểu lầm"

"Tuy hắn là Thái tử Long tộc lại là lòng dạ tốt bụng, không muốn thấy sinh linh vạn tộc đồ thán, vì vậy tự mình lâm trần trị thủy.

"Đám người vãn bối đều tu luyện năm tháng dài đằng đẵng, trải qua vô số ngươi lừa ta gạt, tất nhiên sẽ không tin tưởng loại giọng điệu hoang đường buồn cười này"

"Nhưng vị Long tộc kia có tu vi cao thâm, không ai trong đám người vãn bối có thể giải quyết.

"Tiếp theo đám người vãn bối tiếp tục đồng hành với vị Long tộc kia.

"Mở ra Long Môn, để trăm sông vào biển... Từ đó hồng thủy lắng lại, đất nước rõ ràng"

"Toàn bộ việc trải qua, tất cả hung hiểm, trên cơ bản đều là vị Long tộc kia ra tay giải quyết"

"Đến cuối cùng, đám người vãn bối rất thuận lợi đi vào phía dưới Kiến Mộc""Sau đó nữa là leo lên Kiến Mộc thành tiên.."

Nghe đến đó, "Thượng Thận" khẽ gật đầu chợt hỏi: "Vị Long tộc kia có cùng các ngươi leo lên Kiến Mộc?" Người áo vải nghe vậy lắc đầu, bình tĩnh nói: "Vãn bối không biết"

"Vãn bối là người dẫn đường của tiên lộ kia, lúc đến phía dưới Kiến Mộc là người đầu tiên leo lên Kiến Mộc"

"Vừa lên Kiến Mộc là không thể quay đầu"

"Vãn bối cũng không có hứng thú biết tình huống ở phía sau"

Nghe vậy, sắc mặt "Thượng Thận" không có bất kỳ thay đổi nào, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: "Thời đại đương thời còn lâu mới bằng lúc hồng hoang"

"Ngoại trừ nhân tộc, những tộc quần khác có khả năng cầm giữ tiên chức có thể đếm được trên đầu ngón tay"

"Năm tháng từ xưa đến nay, nói chung tiên nhân phi thăng không có việc gì"

"Vốn dĩ loại hậu bối xuất sắc như ngươi nên được trọng dụng"

"Chỉ có điều, phi thăng thượng giới từ đó thọ nguyên vô cương, bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi"

"Thời gian không bất cứ ý nghĩa gì với chúng ta"

"Vì vậy, thượng giới làm việc cũng không vội vàng như hạ giới"

"Hiện tại 'Thanh Thuyên giới thiên' Tây Nam vực vừa hay có một phần tiên chức trống chỗ.

"Ngươi đã phi thăng hai 'Trường trú' rưỡi, bản tọa nghĩ nên để ngươi đi nhận phần tiên chức này"

"Không biết ý của ngươi như nào?"

Người áo vải bình tĩnh hỏi: "Xin hỏi tiền bối, tiên chức ra sao?"

"Thượng Thận" nói: "Là tiên chức 'Bội thu'!"

Tiên chức "Bội thu"...

Người áo vải lập tức hơi ngạc nhiên, tiên chức "Bội thu" này chủ trì bội thu một phương, chính là tiên chức khiến ngàn vạn tộc quần đều cạnh tranh kịch liệt, dù là bên nhân tộc, tiên chức liên quan đến tộc quần hưng thịnh yên ổn như thế cũng cực kỳ quý hiếm!

Mặc dù hắn ta phi thăng thượng giới đã có hai "Trường trú" rưỡi, nhưng tiên nhân thọ nguyên vô ngần, trường sinh bất tử, năm tháng chỉ là một con số...

Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã gặp rất nhiều tiên nhân, có phi thăng đã hai mươi mấy "Trường trú", ba mươi mấy "Trường trú", năm mươi mấy "Trường trú"... Thậm chí càng dài hơn!

Lại đều không có một phần tiên chức!

Đương nhiên, ngoại trừ nhân tộc...

Bây giờ tình huống như vậy, "Thượng Thận" tiên quan đột nhiên đưa cho hắn ta tiên chức, hơn nữa còn là một phần tiên chức quan trọng như vậy...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, người áo vải nhanh chóng nhân tiện nói: "Đa tạ tiền bối hậu ái!"

"Trưởng giả ban thưởng không dám từ, vãn bối tuân mệnh!"

1094 chữ

Chương 3268: "Chú"

"Thượng Thận" khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, chộp tay vào trong hư không, trong chớp mắt lấy ra một cái hốt bản màu ngà, nhẹ nói: "In dấu tên thật của ngươi lên đi"

"Tên thật nhập hốt, bản tọa mới có thể cho ngươi nhận lấy tiên chức 'Bội thu"!"

Nói xong, hắn ta nhẹ buông tay, hốt bản trống rỗng lơ lửng, bay về phía người áo vải.

Người áo vải một phát bắt được hốt bản, tâm niệm hơi đổi, một vẫn triện màu vàng ròng tràn ngập nguyền rủa, oán niệm, u lãnh... Vô cùng dày đặc chiếu sáng rạng rỡ trên hốt bản màu ngà: "Chú!"

Đám mây uốn lượn như ngọn núi tụ họp, rộng lớn to lớn.

Lúc dây câu tối tăm rủ xuống, tinh vân chầm chậm chuyển động như nước trong gợn sóng.

Gợn sóng cuồn cuộn tiêu tán từng tầng, đột nhiên toàn bộ mây mù vùng núi chỉ còn lại một mình "Chú" ngồi xếp bằng, "Thượng Thận" tiên quan đã mang theo hốt bản có khắc tên thật của hắn ta rời đi.

Áo vải nhẹ rủ xuống, "Chú" nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, yên lặng thả câu.

Tiên chức "Bội thu"...

Điều này hơi không hợp với đại đạo mà hắn ta đi...

Hắn ta muốn nhìn chúng sinh "Oán"

Chúng sinh "Ghen".

Chúng sinh "Hận".

Chỉ có oán giận đầy đồng, đố kỵ đầy ngập, hận ý ngút trời, thế gian mới có thể có càng nhiều ách nạn!

Càng nhiều bất hạnh!

Càng nhiều nguyền rủa!

Càng nhiều tử vong!

Nhưng nếu là tiên chức đưa tới cửa, tất nhiên hắn ta không có khả năng không nhận.

Dù sao...

Đây cũng không phải phần tiên chức thứ nhất mà hắn ta đạt được!

Lúc đang suy nghĩ, "Chú" đột nhiên chú ý tới sương mù xung quanh lặng yên sinh sôi như sa mỏng trùng điệp, trong lúc im hơi lặng tiếng mãnh liệt lan về phía bốn phương tám hướng.

Trong nháy mắt đã như thiên la địa võng trùng điệp vây quanh hắn ta Những sương mù này nhu hòa mờ mịt như giao tiêu, lại có thể che đậy tầm mắt và thần niệm của tiên nhân, không chút biến sắc ngăn cách trong ngoài!

"Chú" lập tức tập trung ý chí, rất bình tĩnh nói: "Tiên hữu phương nào đến thăm, kính xin hiện thân gặp mặt" Tiếng nói vừa dứt, sương mù xoay tròn như nước thủy triều, như lều vải từ từ mở ra một đường hành lang, một bóng dáng tự phụ, ung dung chậm rãi đi ra từ chỗ sâu trong sương mù.

Dáng người hắn ta ngang tàng, thẳng tắp như tiêu thương, áo khoác rộng lớn tung bay như tinh kỳ, mũ trùm buông xuống che đậy khuôn mặt, không thấy rõ dáng vẻ nhưng khí tức mênh mông cuồn cuộn, lại càng cường thịnh hơn "Thượng Thận" trước đây không lâu!

Khí cơ quanh người "Chú" bình thản như gương, cần câu cầm vững vàng trong tay, không có chút dao động nào.

Bộp, bộp, bộp...

Người đến bước đi không nhanh không chậm, trong bóng đen dưới mũ trùm có ánh mắt như điện như lợi kiếm đâm thẳng về phía "Chú", tiếng nói trầm thấp: "Đã lâu không gặp!"

Nói xong, hắn ta đưa tay chậm rãi cởi mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn mỹ. Khuôn mặt này như nam tử vô cùng tuấn mỹ trong nhân tộc, chỉ có điều hai con ngươi của hắn ta lại là một mảnh vàng ròng, trên trán mọc một đôi sừng rồng thuần kim, dưới thanh quang trong vắt càng tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói khó tả.

Trên dưới cả người hắn ta đều tràn đầy ung dung hoa quý, hoàn mỹ vô khuyết không cách nào hình dung. Thấy rõ người đến, "Chú" cũng khẽ ngẩng đầu, dưới mũ trùm là một khuôn mặt trống không không có ngũ quan, hiếm khi nào hắn ta lại khẽ giật mình nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói: "Ngươi không nên xuất hiện ở đoạn năm tháng này!"

Người bước tới trước mặt là vị Thái tử Long tộc mà hắn ta gặp trong [Man Hoang lũ lụt Y!

Sự tồn tại trong ván cờ lại xuất hiện ở "Thanh Thuyên giới thiên".

Chờ chút!

Không đúng!

Đối phương không phải sự tồn tại trong ván cờ!

Mà là người vào ván cờ giống bọn họ!

Lúc này, Thái tử Long tộc bình tĩnh nói: "Các ngươi tồn tại trong năm tháng 'Tương lai có thể thông qua ván cờ, đi đến hồng hoang thành tiên"

"Bản tọa ở năm tháng hồng hoang tất nhiên cũng có thể dùng cách giống vậy để tiến vào 'Tương lai"

Bộp, bộp, bộp...

Trong ống tay áo xoay tròn, Thái tử Long tộc càng đi càng gần, thể xác cao lớn của hắn ta tạo ra một vòng bóng tối nhàn nhạt, như rắn hủy từng chút một bò lên trên vạt áo "Chú", như muốn chậm rãi thôn phệ hắn ta. "Chú" buông cần câu trong tay xuống, đứng bật dậy, mắt sáng như đuốc cách không lạnh lùng khóa chặt Thái tử Long tộc, khí cơ cả người bừng bừng phấn chấn, khí tức u lãnh, lờ mờ, tử vong, nguyền rủa, oán giận... Như hồng thủy vỡ đê gào thét lên, trong chớp mắt ăn mòn sương mù quanh mình.

Trong sương mù như màn tơ nhanh chóng sinh ra từng mặt người vô cùng oán độc, cũng vô cùng đau khổ. "Chú" yếu ớt nói: "Ngươi đã không thuộc về đoạn năm tháng này, vậy đến từ nơi nào, về nơi đó đi!"

Long tộc Thái tử khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Phụ vương từng nói, có ba cách tiến vào Phù Sinh kỳ cục"

"Loại thứ nhất là được ván cờ mời"

"Đây là cách thường thấy nhất"

"Ngươi còn có những nhân tộc trong [Man Hoang lũ lụt] đều thông qua cách này"

"Tiếp nhận ván cờ mời có thể nhìn thấy bàn cờ trước khi vào ván cờ, đổi mặt thẳng với một trong hai vị kia"

"Còn có thể tự do chọn lựa vị trí hạ cờ...

"Loại thứ hai là tìm ra vết tích ván cờ, thông qua pháp tắc 'Thời gian' trực tiếp tiến vào"

1107 chữ

Chương 3269: "Chú" (2)

"Có lẽ, thông qua 'Nhân quả liên quan với ván cờ, bị một sự tồn tại nào đó trong ván cờ mời vào ván cờ!"

"Dùng cách này vào ván cờ không gặp được bàn cờ, cũng không gặp được bất kỳ một vị nào trong hai vị kia"

"Càng không cách nào lựa chọn vị trí và thời cơ vào ván cờ.."

"Chỗ tốt duy nhất là chỉ cần không vẫn lạc, có thể tái diễn vào ván cờ!"

"Lần đó bản tọa vào ván cờ là dùng cách thứ hai, tiếp nhận lời mời của Thủy tộc trong ván cờ!"

Nghe vậy, "Chú" u lãnh nói: "Ngươi vào ván cờ [Man Hoang lũ lụt):

"Sau khi leo lên Kiến Mộc nên trở lại năm tháng ban đầu của mình!"

Long tộc Thái tử nghe vậy khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Không sai!"

"Nếu không có sự tồn tại năm tháng 'Tương lai dẫn đường cho bản tọa, bản tọa thật sự không cách nào tiến vào 'Tương lai"!"

"Nhưng ngươi có biết vì sao ngươi được là người dẫn đường tiên lộ không?"

"Cái gọi là người dẫn đường không chỉ dẫn đường cho những nhân tộc kia cùng ngươi phi thăng, cũng là người dẫn đường của bản tọa!"

"Người dẫn đường của tất cả người vào ván cờ!"

"Vì tìm kiếm một vị người dẫn đường đủ tiêu chuẩn, bản tọa đã lặp đi lặp lại tiến vào ván cờ kia rất nhiều lần!"

"Một lần tốt nhất là đi theo một tán tiên tên là 'Trì Yểu, tiến vào 'Tương lai một thời gian ngắn ngủi"

"Còn gặp được Phù Sinh kỳ cục một bên khác.."

"Nhưng đáng tiếc tên tán tiên nhân tộc kia cũng không dừng lại trong 'Tương lai' bao lâu, đã vào ván cờ lần nữa...

"Bản tọa cũng không thể không một lần nữa quay về năm tháng ban đầu...

"Cho đến khi gặp ngươi!" Nói đến đây, Thái tử Long tộc đã đi đến trước mặt "Chú", áo khoác to lớn phần phật tạo ra bóng tối hoàn toàn bao phủ thân thể "Chú", tay áo rộng nhẹ bay lên, một cánh tay đưa ra từ trong áo khoác, trong chớp mắt hóa thành long trảo mọc đầy lân phiến tinh mịn, sắc bén vô song, đột nhiên về về phía "Chú"

Long trảo phá không, lấy hư không làm trung tâm nứt nẻ từng khúc, có tiếng rít gào trầm thấp ầm ầm vang lên, mang khí thế phá diệt vạn vật nghiền ép về phía "Chú".

Oanh! !

Long trảo rơi xuống mây khói vỡ nát, thể xác "Chú" chia năm xẻ bảy theo, như pháo hoa bắn tung toé đầy trời. Nhưng ngay sau đó xung quanh có mặt người oán độc có lớn có nhỏ, một mặt người trong đó nhanh chóng nhúc nhích, bành trướng, trong nháy mắt lại hóa thành dáng vẻ "Chú".

Hắn ta bình thản nói: "Ngươi muốn lục tiên "Làm trái thiên cương, tội lỗi đáng chém!"

Thấy "Chú" chỉ là một chính tiên lại có thể tránh thoát một chiêu của mình, Thái tử Long tộc hơi ngạc nhiên chợt tiếp tục đi về phía "Chú", lơ đễnh nói: "Bản tọa tiến vào 'Tương lai từ hồng hoang, đã là làm trái thiên cương!"

Nói xong, Thái tử lại ra tay, lũ lụt mênh mông bành trướng mà ra từ bốn phương tám hướng, như ngàn vạn Thủy long gầm thét nuốt hết "Chú"

Mỗi một đầu Thủy long đều hóa thành xiềng xích vô cùng mềm dẻo giăng khắp nơi, trong khoảnh khắc xoắn "Chú" thành thịt nát.

"Chú" lại bị diệt sát!

Nhưng chẳng mấy chốc mặt người oán độc trong sương mù lại có một cái nhúc nhích bành trướng, lại biến thành "Chú".

Trên khuôn mặt trống không của "Chú" không có bất kỳ dao động gì, tiếng nói cũng bình tĩnh như lúc ban đầu:

"Cho dù ngươi không sợ thiên cương, chẳng lẽ cũng không sợ Tiên Vương?"

"Phương thế giới này đã có Tiên Vương mới...

Còn chưa nói hết lời, Thái tử Long tộc đã lạnh lùng trả lời: "Ngươi đã phi thăng thượng giới hai 'Trường trú' rưỡi, đã từng thấy một vị Tiên Vương chư thiên vạn giới?"

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Thủy nhận đầy trời, nước liên tung hoành, nước ngục từng tầng... Đủ loại thủ đoạn che ngợp bầu trời, "Chú" ở trong sự công phạt như cuồng phong mưa rào một lần lại một lần bị diệt sát gần như không còn.

Sau đó lại phục hồi như cũ trong sương mù.

Giọng điệu của hắn ta rất bình tĩnh, nói: "Chưa từng gặp"

"Vị Tiên Vương mới xuất hiện ở phương thế giới này là giả?"

Thái tử Long tộc khẽ lắc đầu, tiếng nói lạnh băng: "Sau hồng hoang, tất cả 'Biểu tượng' thành Vương đều sẽ bị bốn vị kia phân đi!"

"Đỉnh phong chư thiên vạn giới từ cảnh giới Tiên Vương hạ xuống cảnh giới Kim Tiên!"

"Vì vậy, sau hồng hoang, chư thiên không thấy Vương!"

"Vị Tiên Vương mới xuất hiện của phương thế giới này...

"A ha ha..."

"Đây cũng là cách thứ ba tiến vào ván cờ mà vừa rồi bản tọa không nhắc đến!"

"Chân thân ở ngoài ván cờ, lấy 'Truyền thuyết' vào ván cờ!"

"Lấy 'Biểu tượng vào ván cờ!"

"Hiện tại, Truyền thuyết' của phụ vương đã vang rền ở đoạn năm tháng chư thiên vạn giới này!"

"Biểu tượng' của phụ vương cũng đã trồng vào phương thế giới này!"

Nói đến đây, trong đôi mắt vàng của Thái tử Long tộc có ánh sáng mãnh liệt, kim quang lóe lên, "Chú" lại bị diệt sát ngay tại chỗ!

Thái tử Long tộc lạnh lùng nhìn mặt người oán độc có to có nhỏ ở xung quanh, lạnh giọng nói: "Hiện tại bản tọa đã hoàn thành nhiệm vụ mà phụ vương phân phó, có thể trở về năm tháng ban đầu.

"Nhưng ở trong đoạn năm tháng này, 'Thanh Thuyên giới thiên' đã bị phong tỏa, bản tọa không tìm được ván cờ!"

"Nói cách khác, bản tọa không tìm được đường trở về!"

"Vậy cũng chỉ có thể để người dẫn đường là ngươi hoàn toàn biến mất"

"Chỉ cần người dẫn đường đưa bản tọa vào năm tháng 'Tương lai bị xóa đi trong năm tháng Tương lai, người đi theo không có người dẫn đường sẽ bị năm tháng 'Tương lai' bài xích, quay về năm tháng ban đầu!"

1094 chữ

Chương 3270: "Chú"! (3)

"Nếu ngươi đã đưa bản tọa tới 'Tương lai, vậy tiếp tục đưa bản tọa trở lại hồng hoang đi!"

Tiếng nói vừa dứt, "Chú" lại xuất hiện.

"Chú" khẽ gật đầu, bình thản nói: "Ta chỉ là một chính tiên, vừa phi thăng hai 'Trường trú rưỡi"

"Cũng không muốn trực tiếp bị xóa đi!"

"Ta muốn trường tồn tại thế, bất tử bất diệt"

"Thái tử thì muốn trở về năm tháng ban đầu.."

"Ngươi và ta đều có mong muốn, đã vậy không ngại trung hòa một chút.

"Ta đưa Thái tử đi chết"

"Như thế Thái tử cũng coi như rời khỏi đoạn năm tháng này!" Nói xong, mặt người oán độc lít nha lít nhít xung quanh đột nhiên cùng nhau há miệng, phát ra một tiếng rít lên vô cùng thê lương!

Tiếng rít lên như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc hóa thành hắc khí đầy trời, cuồn cuộn dũng mãnh lao tới Thái tử Long tộc.

Khí tức âm hàn bùng lên, hư không có bông tuyết đen nhánh bay lả tả.

Thái tử Long tộc cười lạnh, vô tận lũ lụt không ra hư không, gào to phóng tới hắc khí.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Trong tiếng vang chấn trời động đất, hư không lặp đi lặp lại nứt nẻ, tiêu tán ra gió bão đen nhánh hỗn độn càn quét toàn trường.

Đôi bên triển khai đại chiến, chỉ một thoáng phong vân thay đổi, âm khí cuồn cuộn.

Sương trắng tràn ngập bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, hoàn toàn che đậy tất cả tiếng động của phương địa giới này.

Oanh! !

Một tiếng vang vô cùng kịch liệt, từng tầng sóng xung kích kinh khủng lan ra bốn phương tám hướng như gợn sóng như chấn động toàn bộ sương trắng.

Sau khi sương mù chập chờn một hồi lâu, khó khăn lắm ổn định lại, suýt nữa bị tách ra.

Hắc khí như thủy triều trộn lẫn chúng nước ầm vang kịch liệt đong đưa trong sương mù, trên đó "Chú" và Thái tử Long tộc tự chiếm cứ một phương, chậm rãi hiện ra, giằng co từ đằng xa.

Lúc này khí tức của Thái tử Long tộc đã vô cùng kinh khủng, khí thế thuộc về Tiên Quan chưởng đạo đã hoàn toàn thả ra, khí cơ của hắn ta thâm trầm khó lường, vị "Thượng Thận" tiên quan vừa rồi còn lâu mới có thể so sánh!

Nhưng dù vậy đối mặt với một vị chính tiên vừa phi thăng không lâu, lại đánh mãi không xong!

"Chú" vẫn luôn che giấu thực lực!

Không thể kéo dài nữa!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Thái tử Long tộc lập tức đưa tay vào trong ống tay áo rộng của hắn ta...

Nhưng ngay lúc này, giọng nói trầm thấp già nua của "Chú" ở đằng xa đột nhiên vang lên: "Tiểu bối! Ngươi còn kém rất xa!

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta về một trảo vào trong hư không, một quyển sách nền đen chữ vàng đột nhiên xuất hiện trong bàn tay của hắn ta!

Quyển sách này khí cơ lạnh lẽo, hư vô, tĩnh mịch lại mờ mịt không chắc, phía trên trang bìa có in hai vân triện cực kỳ cổ xưa: "Sinh tử!"

[Sinh tử sách) vừa xuất hiện không gió mà bay, tự động lật giở.

Xoạt xoạt xoạt...

Chẳng mấy chốc quyển sách đã lật đến một trang trống không.

"Chú" nâng lên khuôn mặt không có ngũ quan, "Vọng" về phía Thái tử Long tộc, tiếng nói lạnh băng rộng lớn:

"Làm trái thiên cương, có tội!"

Trên trang giấy trống không, một cái tên đỏ tươi như máu mới lập tức hiện ra: "Tiềm Mang"

Một sợi hắc tuyến tràn ngập tử ý xuất hiện, bắt đầu vạch lên cái tên này!

Tiên chức "Thẩm phán"

Trong chốc lát, Thái tử Long tộc cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ầm vang giáng lâm!

Trong I Sinh tử sách], ngàn vạn xiềng xích huyết sắc lập tức kéo dài ra, trong sự va chạm rung động như lôi đình gào thét, bắn ra như điện, trong chớp mắt khóa lại trên dưới cả người Thái tử Long tộc!

Thái tử Long tộc như rơi vào hầm băng, khí tức tử vong như thực chất đập vào mặt hắn ta, như hồng thủy vỡ đê trong nháy mắt không dừng lại, toàn bộ đạo thể như hóa đá lại không thể động đậy chút nào.

Rầm rầm...

Xiềng xích huyết sắc va chạm như lũ lụt bành trướng, vang vọng quanh mình.

Ngay sau đó, xiềng xích kéo Thái tử Long tộc, nhanh chóng kéo về phía quyển sách! Sắc mặt Thái tử Long tộc thay đổi, pháp y quanh người đột nhiên thiêu đốt, từng đạo cấm chế nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng đã khiến hắn ta có chút lực lượng giãy giụa, đầu ngón tay hắn ta trượt qua, cuối cùng mò thấy một thứ trong tay áo.

Không do dự chút nào, Thái tử Long tộc một tay chạm tới đồ vật lấy ra, lại là cái hốt bản có khắc tên thật của "Chú".

Oanh! !

Sương mù như thuỷ triều xuống chầm chậm tiêu tán, lộ ra núi mây biển sương vừa bị che giấu.

Đám mây vốn trắng không tì vết, chập trùng tùy ý, lúc này chiến ngấn trải rộng giăng khắp nơi, khí tức lạnh lẽo oán độc và tiếng chúng thủy âm vang bành trướng, tản mát khắp nơi, chôn vùi vô số tiên linh hàm ý. Áo vải của "Chú" buông xuống, bình tĩnh đứng bên bờ ao nước nhỏ kia, trong hồ nước tinh vân hội tụ xoay tròn, dường như chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì.

Ở đối diện hắn ta, Thái tử Long tộc "Tiềm Mang" đã không thấy tăm hơi, một cái hốt bản màu ngà rơi xuống mặt đất.

"Chú" vẫy tay, hốt bản lập tức tự phát bay vào lòng bàn tay của hắn ta.

Nhìn qua chiếc hốt bản kiểu dáng cổ xưa trong tay, "Chú" khẽ lắc đầu lại bị lừa một lần...

Nếu không, vừa rồi đối phương trốn không thoát!

Nhưng có thể để "Thượng Thận" tiên quan làm việc cho hắn ta, hơn phân nửa hiện tại toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" đã rơi vào tay Long tộc...

1095 chữ

Chương 3271: Vật chứa

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, thân hình "Chú" biến hóa, trên khuôn mặt trống không đột nhiên sinh ra ngũ quan, lại trong chớp mắt hóa thành "Thượng Thận" tiên quan trước đây không lâu!

Trong hồ tinh quang sáng tắt, "Chú" đã biến mất không thấy gì nữa.

Thanh Thuyên giới thiên.

Tây Nam vực.

Mây núi xếp hiểm trở vây quanh một mảnh đại dương mênh mông vô bờ.

Thủy thế to lớn, bao la như biển, ở vùng trung tâm xuất hiện một chiếc suối phun to lớn!

Suối phun như ngọn núi thay nhau nổi lên, cao ngất cắm vào vòm trời, thanh quang trong vắt chiếu rọi, khí thế cuồn cuộn.

Nước suối dâng trào như thác nước xung quanh ầm vang trượt xuống, bắn tung toé mặt nước đẩy ra từng tầng gợn sóng, tiên khí tiêu tán ra nồng đậm như sa mỏng, xung quanh mờ mịt.

Châu ngọc lộn xộn tán như quỳnh đống tuyết thế, cuồn cuộn bành trướng.

Đây là ( Thanh Thuyên tuyền] của "Thanh Thuyên giới thiên", chính là ngọn nguồn chúng thủy của phương giới thiên này.

Đột nhiên, trong mây núi hiện ra một bóng dáng ngang tàng, áo bào của "Tiềm Mang" hơi loạn, sợi tóc vàng ròng nửa rũ nửa buộc trông có hơi chật vật.

Nhìn thuỷ vực to lớn và suối phun cuồn cuộn trước mặt, hắn ta lập tức dừng bước, giơ tay lên nhanh chóng sửa sang lại áo bào, tâm niệm vừa động sợi tóc tản mát lập tức buộc vào phát quan vàng ròng, trông ung dung hoa quý, tuấn lãng như trước.

Ngay sau đó, "Tiềm Mang" nhanh chân đi đến bờ nước, quỳ một chân trên đất, trịnh trọng làm một cổ lễ.

Sau đó hắn ta lấy ra một thanh dao găm sương sắc cắt ra mi tâm, mặc cho vết máu khí tức tiên linh tràn đầy nhỏ xuống, chui vào trong nước.

Máu tươi vào suối, chỉ một thoáng như sa lụa ửng đỏ mềm mại tán đi.

Ngay sau đó, toàn bộ con suối rộng lớn như đột nhiên sống lại, trùng điệp run lên!

ừng ực, ừng ực, ừng ực...

Mặt nước vốn chỉ đẩy ra từng tầng gợn sóng theo suối phun rơi xuống, nay lại như sôi trào dâng lên lít nha lít nhít bọt khí có to có nhỏ.

Tất cả bọt khí dồn dập cuồn cuộn, trong chốc lát tiên khí đậm đặc nặng nề như trời quang mây tạnh, lơ lửng mà lên.

Trong mây mù màu xanh rào rạt, mỗi một bọt khí đều ầm vang nổ tung, cột nước có phẩm chất không đồng nhất xông lên trời không, ngàn vạn cột nước xuyên qua trời cao, lúc này thuỷ vực to lớn như hóa thành một rừng rậm cột nước kín không kẽ hở!

Lúc cột nước ngút trời khuấy mây mù khói lam, trong sóng lớn gào thét, một đầu cự long hội tụ từ nước đột nhiên xuất hiện!

Đầu cự long này thân thể mạnh mẽ nhẹ nhàng bước trên mây, toàn bộ thể xác của hắn ta óng ánh sáng long lanh, trộn lẫn với vòm trời xanh nhạt làm một thể, mặc dù do nước tạo thành lại sinh động như thật, mỗi một cái vảy đều vô cùng tinh tế, rõ ràng rành mạch, sừng rồng cực lớn ung dung uy nghiêm, lúc mắt rồng nhìn quanh uy nghi tự nhiên, trên dưới cả người tràn đầy sinh cơ cuồn cuộn, cùng vẻ tự phụ thong dong quan sát toàn bộ thế giới.

Trong nháy mắt cự long xuất hiện, toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" như cũng bắt đầu hơi run rẩy, như không chịu nổi sự tồn tại uy năng như thế.

Uy áp kinh khủng sôi trào mãnh liệt, khiến mây núi cheo leo bốn phía sụp đổ từng khúc.

Cự long lơ lửng giữa trời, hơi nước dồi dào tản khắp tám phương, có gió mạnh đi theo, trùng trùng điệp điệp.

Ống tay áo "Tiềm Mang" phần phật bay múa, hắn ta duy trì dáng vẻ quỳ một chân trên đất, rất cung kính nói:

"Nhi thần bái kiến phụ vương""

Tròng mắt to lớn của Thủy long trong tầng lam cụp xuống, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nói muốn trở về năm tháng ban đầu, làm bạn với mẫu hậu ngươi"

"Bây giờ lại không hề rời đi, đã gặp rắc rối gì sao?"

Nghe vậy, "Tiềm Mang" không do dự chút nào, lập tức lắc đầu nói: "Bẩm phụ vương, nhi thần nghiêm túc suy tính một phen cảm thấy vẫn nên tạm thời ở lại, trợ giúp phụ vương hoàn thành đại nghiệp càng quan trọng hon!""Bên mẫu hậu có hai vị Vương muội Yểu Du và Yểu Nguyệt' làm bạn phụng dưỡng, chắc hẳn tạm thời không cần nhi thần hầu hạ bên cạnh"

"Huống chi, thân là Thái tử Long tộc, nhi thần cũng nên lấy đại nghiệp tộc quần làm trọng, chứ không phải gò bó trong niềm vui gia đình bình thường!"

Hắn ta không nhắc tới việc vừa rồi giao thủ với "Chú", mặc dù thân phận đối phương có vấn đề lớn nhưng là chủng tộc mạnh nhất hồng hoang, từ trước đến nay Thái tử Long tộc chiến đấu cùng cảnh đều vô địch!

Lần này thất thủ, chủ yếu vẫn là hắn ta khinh địch trước, cho đối phương quá nhiều thời cơ...

Bởi vậy, bây giờ "Tiềm Mang" chọn lựa ở lại đoạn năm tháng "Tương lai" này là vì điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó sẽ đánh một trận với "Chú", thắng lại thắng lợi vốn có của Thái tử Long tộc!

Nghe vậy, Thủy long to lớn khẽ gật đầu, tiếng như lôi đình nói: "Cực kỳ tốt!"

"Ngươi chính là trưởng tử của ta, sinh ra đã ở phía trên vạn tộc, nên có giác ngộ này"

"Ngươi muốn đã muốn ở lại giúp đỡ đại nghiệp tộc ta, vậy chỗ ta vừa hay có một nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành Lúc này "Tiềm Mang" nói: "Xin phụ vương phân phó!"

Thủy long to lớn tiếng nói ầm vang: "Mặc dù ta đã có 'Biểu tượng' một phương thế giới này, nhưng dù sao cũng không thuộc về đoạn năm tháng này.

"Lực lượng bây giờ cách lúc khôi phục đỉnh phong còn thiếu rất nhiều!"

"Tiếp theo, ta cần một chính tiên bổ sung làm vật chứa 1089 chữ

Chương 3272: Vật chứa (2)

"Có vật chứa ở đoạn năm tháng này, ta có thể nhanh chóng chiếm cứ tất cả 'Biểu tượng' của đoạn năm tháng này!"

"Đoạn năm tháng này nhân tộc vi tôn "Bởi vậy vật chứa này nhất định phải là nhân tộc thuần túy!"

"Mới có thể gia tăng phần thắng thành Tôn của ta!"

"Tiềm Mang" vừa nghe vừa gật đầu, nhưng sau khi nghe đến câu nói sau cùng lập tức lộ ra vẻ do dự, cung kính nói: "Phụ vương, Thanh Thuyên giới thiên này tiên nhân dị tộc chiếm đa số"

"Cũng có tiên nhân nhân tộc, nhưng đều chỉ là một vài tán tiên phi thăng từ tiểu thế giới"

"Chính tiên nhân tộc phải đi những giới thiên 'Sách Vũ giới thiên', 'Long Nhung giới thiên', 'Lâm Nguyệt giới thiên, 'Kiêm Nhược giới thiên' và 'Quyến Diễm giới thiên này tìm kiếm.."

"Nhưng bây giờ 'Thanh Thuyên giới thiên' bị phong tỏa, ngăn cách trong ngoài, nhi thần không cách nào rời khỏi phương giới thiên này!"

Nghe vậy, Thủy long không hề thấy bất ngờ, rất bình tĩnh nói: "Ta nghĩ những chuyện ngươi cần làm, cũng không phải đi tìm một vật chứa chính tiên nhân tộc"

"Mà đưa nhục thân cho vi phụ mượn tạm"

"Ta muốn tự đi chư thiên vạn giới chọn lựa vật chứa thích hợp!"

Nghe nói như thế, "Tiềm Mang" ngẩn ngơ, sau khi kịp phản ứng chợt không chút do dự nói: "Tuân mệnh!"

Hắn ta chính là chủng tộc Long tộc mạnh nhất hồng hoang!

Phụ vương của hắn ta cũng là Tiên Vương mạnh nhất của hồng hoang!

Phụ vương tự mình ra tay, chứ đừng nói đến đoạn năm tháng này đã không có Tiên Vương, dù là thời kỳ hồng hoang vạn tộc tranh phong, Tiên Vương rất nhiều, phụ vương đã có việc muốn làm, Tiên Vương khác cũng phải nhượng bộ lui binh Nhìn chung quá khứ tương lai cũng chỉ có vị kia Kim Ô tộc có thể phân cao thấp với phụ vương...

Chỉ có điều, vị kia từng có ước định với phụ vương, trên con đường "Năm tháng" này nhất định phải nhường đường cho phụ vương!

Bây giờ đưa nhục thân cho phụ vương, chắc hẳn chẳng mấy chốc có thể tìm được vật chứa chính tiên nhân tộc khiến phụ vương hài lòng.

Ngoại trừ cái đó ra, hắn ta còn có thể nhân cơ hội này cảm ngộ lực lượng và đủ loại chỗ huyền diệu nhỏ bé của cảnh giới Tiên Vương này.

Đây với sau này hắn ta đột phá Kim Tiên, đột phá Tiên Vương sẽ có ích lợi lớn lao!

Nghĩ đến đây, "Tiềm Mang" lập tức thả ra tâm thần, mặc cho Thủy long thi triển thủ đoạn.

Thủy long khẽ gật đầu, sau đó trong hai con ngươi có một đạo ánh sáng vàng ròng ầm vang hiện ra, nó mau lẹ như thiểm điện, bắn ra từ trên bầu trời, trong chớp mắt đã chui vào mi tâm "Tiềm Mang"

Ngay sau đó, thể xác khổng lồ của Thủy long đổ sụp từng khúc, hóa thành nước suối vô lượng, ầm ầm rơi vào trong con suối.

Tiếng nước chấn trời động đất như thiên hà vỡ đê, lũ lụt đan xen, bành trướng khuấy động, tiên khí trộn lẫn hơi nước gào thét mãnh liệt, tràn ngập trời cao.

Trong tiếng động kịch liệt, khí tức quanh người "Tiềm Mang" cuồn cuộn lên, nhanh chóng biến hóa.

Khí tức của hắn ta đột nhiên thâm thúy, tràn đầy ý mênh mông như là vực sâu chúng nước hội tụ, áp lực không thể đo lường lại như lũ lụt tưới tràn kinh khủng ngạt thở...

Nhưng chẳng mấy chốc tất cả khí tức trên dưới cả người "Tiềm Mang" đã thu liễm sạch sẽ, trông như tất cả như thường.

Hắn ta chậm rãi đứng dậy, ống tay áo tung bay kéo theo mây khói, khí cơ hoàn toàn nội liễm, vẻ ngoài trang phục giống hệt với vừa rồi, nhưng thêm một loại uy nghiêm khó mà miêu tả, như sinh ra đã hiệu lệnh chúng nước, uy áp thế giới...

Lúc này, "Tiềm Mang" đột nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng.

Có người phi thăng tới phương giới thiên này!

Hơn nữa đúng lúc là vật chứa thích hợp!

Đám mây tuyết sắc chỉnh tề trải ra trong hư không, uốn lượn vạn dặm, bằng phẳng như gương.

Sâu trong khoảng đồng bằng như biển mây này có hào quang năm màu lơ lửng giữa trời, nó xen lẫn xoay tròn, chiếm cứ toàn bộ hư không trong tầm mắt như một vòng xoáy to lớn.

Vòng xoáy lấy tốc độ rất chậm rãi chuyển động, trung tâm có hà thải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen lấp lánh, mang theo khí cơ cuồn cuộn sáng tắt ở phương thiên địa này.

Xung quanh biển mây cuồn cuộn, không ngừng bị hào quang nhuộm ánh sáng màu, mỹ lệ kỳ vĩ, rộng lớn. Đây là I Hà Cử môn] của "Thanh Thuyên giới thiên".

Có lẽ vì phương giới thiên này bị phong tỏa, lúc này xung quanh (Hà Cử môn] lại rỗng tuếch, không có bất kỳ tiên nhân gì trông coi.

Tốc độ vòng xoáy xoay tròn đột nhiên tăng tốc!

Trong hào quang năm màu sáng tắt, lại lặng yên xuất hiện mấy tầng thụy khí lộng lẫy, chiếu rọi bầu trời rực rỡ, hư không sinh hoa rơi gấp như mưa!

Từ nơi sâu xa, không biết nơi nào truyền đến tiên nhạc bồng bềnh, âm luật cổ xưa xa xăm như đại đạo tự phát ngâm xướng, vang vọng phương giới vực này!

Trong toàn bộ giới thiên truyền lại ra tâm trạng vui sướng thuần túy, từ tận đáy lòng như đang hoan nghênh, đang hoan hô, đang vui vẻ...

Tốc độ vòng xoáy càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt một vòng ánh sáng trắng to lớn sáng lên như mặt trời dâng lên, ngôi sao ẩn nấp thoáng chốc đè xuống ngàn vạn hà thải, lại nhanh chóng mở rộng, chiếm cứ càng nhiều vòng xoáy.

Trong ánh sáng trắng có mấy bóng dáng lặng yên xuất hiện, dọc theo đường hành lang do ánh sáng trắng lát thành nhanh chân đi ra.

Chính là đám người Bùi Lăng, Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Hi Ngao", "Thị Thấm"!

1106 chữ

Chương 3273: Vật chứa (3)

Ánh sáng trắng sáng chói như đại dương mênh mông vô ngần tràn ngập toàn bộ tầm mắt, vây quanh bọn họ đi vào "Thanh Thuyên giới thiên".

Trong ánh sáng, vẻ mặt Bùi Lăng hơi hoảng hốt nhưng chẳng mấy chốc hắn đã kịp phản ứng, nhanh chóng dò xét xung quanh.

Hắn thấy ánh bên ngoài sáng trắng có hà thải ngũ sắc lộng lẫy rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, phải lấy tráng lệ để hình dung! Bốn phía hà thải chiếu rọi lại là một mảnh bình nguyên do biển mây chỉnh tề đắp lên.

Khoảng bình nguyên này rộng lớn bao la, cuối cùng có mây núi nguy nga chập trùng từng tầng, trong mây núi có Tiên cung bối khuyết thấp thoáng như tranh, hoa mỹ ung dung, hoàn mỹ vô khuyết, khắp nơi tràn ngập khí tức vĩnh hằng.

Tiên khí tràn trề như mưa, như thời thời khắc khắc ngâm chư tiên trong đó.

Tiên khí dày đặc như thế, nếu một tu sĩ có thể đợi ở đây hơn mấy canh giờ, tu vi chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, liên tục phá vỡ mấy cảnh giới lớn cũng không có vấn đề gì! Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác chính là trực tiếp bị tiên khí vô cùng dày đặc no nổ.

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong lòng Bùi Lăng lập tức vững vàng, đây là thượng giới!

Đây là "Thanh Thuyên giới thiên".

Hắn đã về năm tháng của mình! Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía Tự Hàn Ung bên cạnh.

Tự Hàn Ung búi tóc như núi, váy dài nhanh nhẹn, trong ngực nàng ôm tiểu công chúa "Yểu Nguyệt" ngọc tuyết đáng yêu, đang nặng nề mê man.

Long Hậu như băng tuyết đắp lên, khuôn mặt như vẽ, lông mi dài buông xuống như cánh bướm nghỉ lại, lại vẫn nhắm hai mắt, phong bế tất cả cảm giác như vẫn chưa biết bọn họ đã tiến vào "Thanh Thuyên giới thiên" Trước khi tiến vào "Thanh Thuyên giới thiên", vì đề phòng Tự Hàn Ung không cách nào tiến vào "Tương lai", Bùi Lăng đã từng nhắc nhở Long Hậu, dù xảy ra cái gì cũng không thể mở mắt, không thể cảm giác ngoại giới, cho đến khi hắn dừng bước...

Nghĩ như vậy, Bùi Lăng đang muốn dừng bước nhắc nhở Tự Hàn Ung đã tới "Thanh Thuyên giới thiên", nhưng thấy Tự Hàn Ung tóc lam từng đống, giữa sợi tóc búi lên cao cao có châu trâm rủ xuống, châu quang nhu hòa chiếu rọi cái má trắng hơn tuyết, cần cổ thon dài lại có một sợi tóc phiêu đãng, mặt mày khi thì mờ mịt như mây khói, khi thì quyến rũ phong tình, nhìn lại nghi thái vạn phương cũng không mất ý mị hoặc...

Bùi Lăng lập tức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bước chân chẳng những không lập tức dừng lại, bàn tay lớn ôm bên hông Tự Hàn Ung lại bắt đầu không đứng yên...

Ừ...

Hắn là phu quân của Tự Hàn Ung, chơi đùa với Tự Hàn Ung một hai cũng là việc thường tình của con người...

Tự Hàn Ung khép hai mắt lại, bước chân không ngừng, lồng ngực chập trùng nhanh hơn như hơi thở dốc lại không rên một tiếng, mặc cho Bùi Lăng thi triển.

Vừa tùy ý chơi đùa với Tự Hàn Ung, Bùi Lăng vừa nhìn về phía "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thị Thấm".

Ánh sáng trắng to lớn, ngũ sắc mê ly chiếu rọi tiên tư dật mạo của chư nữ tiên, mặt đẹp xanh ngọc, tay áo bồng bềnh, ý hoàn mỹ tùy ý tỏ khắp, xinh đẹp không gì sánh được.

Lông mi dài như cánh bướm cùng nhau buông xuống, khí cơ thu liễm, ba tên nữ tiên giống với Tự Hàn Ung, lúc này đều hai mắt nhắm nghiền không cảm giác ngoại giới, hoàn toàn không biết đã tiến vào "Thanh Thuyên giới thiên"...

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại hắn lôi kéo tay "Yểu Du", "Yểu Du" lôi kéo tay "Thị Thấm", "Thi Thấm" thì lôi kéo "Hi Ngao"...

Nếu bây giờ mình chậm rãi chuyển một vòng tròn, vây quanh sau lưng "Hi Ngao"...

Thanh Thuyên giới thiên.

Vạn khoảng tiên tuyền gào thét rơi gấp như thiên hà đứt gãy, khí thế cuồn cuộn.

Hơi nước tản khắp như sương trắng tràn ngập, trong lúc trào lên lay động áo bào của "Tiềm Mang" bay lên phần phật.

"Tiềm Mang" đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn về một phương hướng.

Trong tầm mắt của hắn ta, khoảng cách xa xôi như một tấc vuông, núi mây vạn trượng, vô số cung điện thoáng qua lao đi, sâu trong tầng mây trơn nhẵn như gương có hà thải ngũ sắc xoay tròn lơ lửng, thụy khí dày đặc, nghìn hoa bay loạn.

Ánh sáng trắng vô cùng loá mắt, sau đó một nhân tộc huyền bào nhanh chân đi ra từ bên trong.

Là Tiên Vương!

Tiên Vương năm tháng "Tương lai" cũng rất hiếm thấy!

Nhưng điều này cũng bình thường Hiện tại hắn ta sắp bước ra một bước mấu chốt nhất, chắc chắn sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn ngăn cản hắn ta thành Tôn Tên Tiên Vương nhân tộc vừa phi thăng phương giới thiên này, chắc là quân cờ của vị chấp chưởng "Tương lai"

kia.

Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi giải quyết tên nhân tộc này, vị chấp chưởng "Tương lai" kia sẽ tiếp tục thay đổi năm tháng, chế tạo càng nhiều Tiên Vương đối địch với hắn ta...

Nhưng đáng tiếc... Hắn ta là Tiên Vương mạnh nhất!

Trừ khi bốn vị kia dừng tranh đấu thành Đế, tự mình ra tay!

Nếu không, trong chư thiên vạn giới này căn bản không có bất kỳ sự tồn tại gì có thể ngăn cản được hắn ta!

Cho dù lực lượng của hắn ta vào thời khắc này còn lâu mới khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng không phải Tiên Vương phổ thông có thể so sánh!

Ngay lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tiềm Mang" đột nhiên nhướn mày, Hàn Ung?

Hàn Ung cũng tiến vào "Tương lai"?

Hơn nữa, tại sao lại đi cùng tên nhân tộc kia?

Còn bị tên nhân tộc kia ôm?

1103 chữ

Chương 3274: Đừng chọc phụ thân tức giận!

Hiếm khi nào trên hàng lông mày tự phụ lạnh nhạt của "Tiềm Mang" lại lộ ra chút nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ này thoáng qua liền biến mất, chẳng mấy chốc đã khôi phục sự bình tĩnh.

Ngay sau đó, hắn ta lại thấy tên nhân tộc kia còn dắt theo mấy bóng dáng, bàn tay không ôm Tự Hàn Ung đang lôi kéo tay trưởng nữ "Yểu Du", sau "Yểu Du" là hai tên tiểu bối "Thi Thấm", "Hi Ngao" mà hắn ta cũng rất quen thuộc...

Du Nhi cũng tới năm tháng "Tương lai"...

"Tiềm Mang" khẽ gật đầu, lập tức hiểu ra tên nhân tộc kia là "người dẫn đường".

Hàn Ung cần đối phương dẫn đường, mới có thể tiến vào "Tương lai" như hắn ta hiện tại! Bây giờ tên nhân tộc kia đã mất đi giá trị, chắc hẳn Hàn Ung sẽ lập tức ra tay giải quyết đối phương Trong lúc đang suy nghĩ, "Tiềm Mang" lại thấy tên nhân tộc huyền bào kia tùy ý liếc nhìn xung quanh lại nhìn về phía Tự Hàn Ung trong ngực, chợt bàn tay đang ôm Tự Hàn Ung bắt đầu không an phận di chuyển... Toàn bộ quá trình tùy ý làm bậy, không chút kiêng dè.

Tự Hàn Ung chỉ hơi thở dốc lại không phản kháng chút nào, dường như mối quan hệ với tên nhân tộc kia cũng không tệ...

Cùng lúc đó, tên nhân tộc kia vừa ôm Tự Hàn Ung, ánh mắt vừa rơi vào trên người "Hi Ngao", bước chân của hắn di chuyển một vòng tròn, tới gần từ sau lưng "Hi Ngao"...

Nhìn tình cảnh này, trong đôi mắt vàng ròng của "Tiềm Mang" lập tức lộ ra vẻ vô cùng tức giận!

Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn ta đã khôi phục bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra điều gì.

Chỉ là đoạt thể đoạt nữ đã muốn làm loạn đạo tâm của hắn ta...

Bốn vị kia cũng quá khinh thường hắn ta!

Nghĩ tới đây, "Tiềm Mang" chậm rãi nâng bàn tay trắng nõn thon dài lên, trực tiếp cách không vỗ xuống tên nhân tộc kia!

Thanh Thuyên giới thiên.

Hà Cử môn.

Ánh sáng trắng rào rạt, long trọng vô song.

Trong hư không từng đóa thiên hoa nở rộ, tiếng đại đạo trường ngâm không dứt, hương thơm xông vào mũi, hà thải ngũ sắc rực rỡ tranh nhau phát sáng, vây quanh ánh sáng trắng hóa thành đường hành lang đẹp sáng lạ thường.

Lúc này, Bùi Lăng đã vây quanh sau lưng "Hi Ngao", đôi mắt Giao Long nữ tiên nhắm nghiền, lông mày và lông mi đen nhánh như cùng một màu với váy màu mực, càng làm nổi bật băng cơ ngọc cốt, sắc mậu sen nở. Dáng vẻ của nàng thướt tha, trong lúc đi lại tuy không có vẻ nũng nịu lại tự nhiên thướt tha, lượn lờ như liễu.

Nhìn qua bóng lưng mê người như gió xuân thổi hoa sen trong hồ lắc lư, Bùi Lăng đang muốn hành động chợt thấy không đúng.

"Thanh Thuyên giới thiên" cực kỳ hung hiểm, liên quan đến việc mình thành Tôn nói từng bước sát cơ cũng không đủ, bước vào phương giới thiên này nên vô cùng cẩn thận, cố gắng đạt tới vững vàng, hành động vừa rồi của mình cực kỳ không bình thường Là tiên chức "Dục vọng"!

Là ai ra tay với hắn? !

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếng đại đạo im bặt mà dừng, thiên hoa biến mất, hà thải ngũ sắc như nhận lấy sự sợ hãi cực lớn gì đó, trong nháy mắt vặn vẹo tán đi, ánh sáng trắng mênh mông cũng nhanh chóng suy yếu... Trên bầu trời thanh quang mông lung đột nhiên hiện ra một cái long trảo vàng ròng to lớn! Long trảo vô cùng to lớn, chỉ một thoáng chặn thanh quang trong vắt như ở khắp mọi nơi của "Thanh Thuyên giới thiên", bóng đen nặng nề cuồn cuộn bao phủ xuống như sóng ngầm mãnh liệt, rít gào tới từ biển mây trùng điệp nơi xa, nhanh chóng thôn phệ toàn bộ mây dã bao la, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao phủ biển mây rộng lớn bên trong Hà Cử môn!

Vòng xoáy ngũ sắc lơ lửng giữa không trung run rẩy kịch liệt, dường như tùy thời tùy chỗ đều bị một trảo này phá hủy!

Bùi Lăng lập tức dừng bước, trong nháy mắt Tự Hàn Ung mở hai mắt ra, trong đôi mắt màu lam đột nhiên hiện ra ánh sáng, đạo vận mênh mông, uy nghi nghiêm nghị bắn ra từ trong cơ thể nàng.

Khí tức hai vị Tiên Vương sôi trào mãnh liệt, không có chút thu liễm nào đụng thẳng vào nhau, lập tức bộc phát!

Oanh! !

Trong tiếng nổ lớn chấn trời động đất, Hà Cử môn vặn vẹo kịch liệt, ngàn vạn khe hở trong hà thải chầm chậm khôi phục.

Biển mây rộng rãi mênh mông vô bờ xung quanh chôn vùi từng khúc, lộ ra từng mảng lớn hư vô loang lổ. Mây mù bay vút lên, không gian chấn động.

Trong giây lát, mây tản rút đi hiện ra bóng dáng Bùi Lăng, hắn đứng tại chỗ lông tóc không hư hại, biển mây bằng phẳng chỉnh tề như gạch đá lát đã không còn sót lại chút gì, chỉ có dưới chân hắn còn giữ lại một đoàn mây mù tuyết trắng, hoàn hảo không tỳ vết.

Làn váy dài của Tự Hàn Ung chậm rãi hạ xuống, châu trâm phía trên búi tóc cao nhẹ lay động, chiết xạ ra ánh sáng như sao lạnh, chiếu rọi đôi mắt màu lam như biển của nàng thâm trầm khó lường.

Nàng ôm "Yểu Nguyệt", tiểu công chúa ngọc tuyết đáng yêu mở mắt ra, lúc nhìn quanh tràn đầy ngây thơ, lại không khóc nỉ non như có ý tò mò.

"Yểu Du", "Thi Thấm" và "Hi Ngao" thì bị một luồng sóng mềm mại quấn quanh, nhắm mắt đi theo Tự Hàn Ung, xuất hiện trong hư không cách đó không xa.

Lúc này, Tự Hàn Ung cau hàng lông mày kẻ đen, mắt màu lam sáng tắt như đang nghi ngờ điều gì đó. "Yểu Du", "Thi Thấm" và "Hi Ngao" đều mở hai mắt ra, lúc đưa mắt nhìn quanh trên mặt đều là vẻ mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

1089 chữ

Chương 3275: Đừng chọc phụ thân tức giận! (2)

Lúc này, Bùi Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, tiếng nói lạnh băng to lớn: "Là ai!"

Tiếng nói không vang dội lắm lại như thần chung mộ cổ, từng chữ rõ ràng như một thanh trọng chùy hung hăng đánh vào thần hồn của sinh linh. Trong chốc lát, tiếng nói đã truyền khắp toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên".

Giới thiên tràn đầy khí tức vĩnh hằng run rẩy như gợn sóng, biển mây bốc lên, mây núi đổ sụp, sơn hải vốn ngưng kết như bức tranh bất hủ, trong khoảnh khắc thương hải tang điền, thay đổi trong nháy mắt.

Tiên cung lồng lộng xen vào trong mây nhao nhao truyền ra tiếng "răng rắc" liên miên không dứt. Thành cung hoa mỹ tự phụ kia lập tức trải rộng vô số vết rách.

Khí tức khiến ngọc thụ sụp đổ, cỏ ngọc chôn vùi, châu quang ảm đạm, tiên tuyền khô kiệt... Chúng sinh vạn vật sợ hãi nhanh chóng sinh sôi.

Toàn bộ tiếng động trong giới thiên đều bị một tiếng này đè xuống, dường như giờ khắc này giới thiên to như vậy chỉ có một giọng nói này!

Lại như toàn bộ giới thiên đều phủ phục dưới giọng nói này!

Trong giới thiên, tất cả tiên nhân đều không tự chủ được sinh ra sự run rẩy xuất phát từ bản năng.

Dù đã là tiên nhân bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi, lúc này cũng cảm nhận được trên dưới cả người bất lực và yếu đuối không thể động đậy chút nào, như sâu bọ bị hổ phách bao bọc... Tiếng nói vừa ra, phía trước Bùi Lăng không xa chậm rãi hiện ra một bóng dáng ngang tàng anh tuấn. "Tiềm Mang" vẫn duy trì dáng vẻ thân người sừng rồng, mũ trùm của hắn ta rơi xuống, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng và sừng rồng vàng ròng đều không có chút ngăn cản nào, khí tức tiết ra ngoài, cực kỳ bình tĩnh đạp không mà đứng.

Hắn ta chỉ đứng ở nơi đó đã như khiến chúng sinh thấy được chư thiên vạn giới mưa to mưa như trút nước, chư thiên vạn giới hồng thủy ngập trời, cùng chư thiên vạn giới dòng nước bành trướng!

Hắn ta là chủ nhân của chúng thủy!

Ngọn nguồn của chúng thủy!

Bùi Lăng nhìn qua bóng dáng trước mặt, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa.

Người này cũng là một vị Tiên Vương!

Nhưng hắn và Long Hậu cộng lại là hai vị Tiên Vương.

Bây giờ hai đánh một, chắc trận chiến này thắng rất nhẹ nhàng...

Trong lúc đang suy nghĩ, "Yểu Du" cách đó không xa đã nhanh chóng nói: "Huynh trưởng! Nhanh chóng dừng tay!"

"Nhân tộc này... Phụ thân đã thành tựu Tiên Vương, huynh trưởng đừng chọc phụ thân tức giận!"

Nói xong, "Yếu Du" lại nhìn về phía Bùi Lăng, vội vàng giải thích, "Phụ thân...

"Đây là "Tiềm Mang' huynh trưởng của nữ nhi, hắn chưa từng gặp phụ thân, kính xin phụ thân nương tay, đừng đả thương huynh trưởng!"

Nghe đến đó, "Thị Thấm" và "Hi Ngao" đều lấy lại tinh thần, Thái tử mất tích trong năm tháng hồng hoang, cho dù lấy thủ đoạn của Long Hậu tìm kiếm toàn bộ thế giới cũng không thu hoạch được gì, vì thế vô cùng lo lắng, từng điều động người hầu và tộc quần phụ thuộc tìm kiếm khắp nơi.

Không ngờ lúc này lại có thể trùng phùng ở năm tháng "Tương lai", quả nhiên là việc cực kỳ vui mừng ngoài ý muốn!

Thế là "Hi Ngao" lập tức gật đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt "Tiềm Mang", tiếng nói khẩn thiết: "Thái tử điện hạ Ngay sau đó "Thi Thấm" thoải mái nói: "Không sai, điện hạ đột nhiên mất tích chắc còn không biết trong khoảng đừng hiểu lầm, vị này là phu quân của Long Hậu nương nương, phụ thân của điện hạ thời gian này Long Hậu nương nương lo lắng cho điện hạ cỡ nào, phu quân của nương nương cũng hơi nhớ nhung... ' Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức cảm thấy cực kỳ nghi ngờ.

Vị Tiên Vương trước mặt chính là Thái tử Long tộc? !

Hắn đã sớm biết việc Thái tử Long tộc mất tích.

Trong ba chuyện mà Tự Hàn Ung muốn hắn làm, việc thứ nhất là tìm kiếm tung tích vị Thái tử Long tộc này.

Chỉ có điều, tu vi của Thái tử Long tộc không phải chỉ là Tiên Quan chưởng đạo sao?

Thành Tiên Vương lúc nào?

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía Tự Hàn Ung, chậm rãi hỏi: "Hàn Ung, đây là trưởng tử Tiềm Mang của ngươi?" Tự Hàn Ung không lập tức trả lời, hàng lông mày kẻ đen vốn cau lại, lúc này càng nhăn chặt hơn, đôi mắt màu lam nghiêm nghị nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt, vẻ nghi ngờ trong mắt càng ngày càng sâu.

Thấy thê tử thiên vị tên nhân tộc kia, nữ nhi nhận nhân tộc này làm phụ thân, thuộc hạ cũng đứng về phía nhân tộc này, dù đứng trước mặt hắn ta cũng mọi cách tôn sùng nhân tộc này...

Từ đầu đến cuối vẻ mặt của "Tiềm Mang" vô cùng bình tĩnh.

Thê tử cũng tốt, thuộc hạ cũng được...

Thành Tôn sắp đến, bất kỳ việc gì cũng không thể nhiễu loạn đạo tâm của hắn ta!

Lúc này dù xảy ra cái gì, chỉ cần thành Tôn là có thể thay đổi tất cả!

Sẽ có thể có được tất cả!

Không thành Tôn, cuối cùng chỉ là quân cờ bị bốn vị kia tùy ý loay hoay, ngàn vạn tu vi, bất hủ sinh cơ thoáng qua thành khôngSuy nghĩ đến tận đây, "Tiềm Mang" thản nhiên nhìn Tự Hàn Ung, lại không có ý hỏi thăm tiền căn hậu quả, chỉ bình thản nói: "Ngươi dẫn đám người Du Nhi lùi lại phía sau!"

Nói xong, hắn ta vung ống tay áo một cái, lũ lụt cuồn cuộn lập tức mãnh liệt, chỉ gần một tích tắc, toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" đã bị lũ lụt gào thét mà đến từ bốn phương tám hướng nuốt hết!

Lũ lụt bành trướng như rồng gầm, mỗi một giọt nước đều vô cùng nặng nề.

1090 chữ

Chương 3276: Định nghĩa trật tự

Trong giới thiên này, rất nhiều tiên nhân vừa run sợ lại hoảng sợ nhìn nhau, trong nháy mắt bị ép tới nằm sấp dưới đất, không biết tiên cung đã tồn tại bao nhiêu năm tháng lại đổ sụp từng khúc, rường cột chạm trổ hoa khuyết, thoáng cái vỡ nát...

Rầm rầm...

Trong tiếng nổ lớn như lôi đình, lũ lụt đập vào mặt mà tới, chưa tới gần khí cơ mênh mông đã như lưỡi đao bách thể, kích thích cảm giác lạnh thấu xương!

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn tình cảnh này, sắc mặt không có chút biến hóa nào, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, quanh người đột nhiên dâng lên sóng nhiệt kinh khủng.

Sóng nhiệt như nước thủy triều vặn vẹo hư không, như đốt sạch thiên địa vạn vật trong nháy mắt.

Tất cả chúng nước gào thét mà tới, toàn bộ đều chạm tới khoảng cách trăm trượng quanh người hắn lập tức bốc hơi, hóa thành núi mây biển sương, lát như đồng bằng.

Tiếng nước ầm vang gào thét, lại không có cách nào tiến thêm.

Ngay lúc này, Tự Hàn Ung vẫn trầm mặc không nói lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía "Tiềm Mang" trở nên lạnh lùng, nàng lạnh băng nói: " [Vô sinh trọng thủy l!"

"Phất Uyên, quả nhiên là ngươi!"

"Vì sao ngươi chiếm cứ thể xác 'Tiềm Mang"!"

"Tiềm Mang" đạp không mà đứng, không hề để ý tới Tự Hàn Ung, hắn ta nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói rộng lớn: "Gặp nước, thì sinh "Không nước, thì vong"

Trong chốc lát, Bùi Lăng cảm thấy không gian xung quanh mình như ngưng trệ, hắn đã thành tiên lại như trong chớp mắt quay về thể xác phàm nhân, lại không thể thở nổi, sinh cơ nhanh chóng suy sụp, đau đớn và bóng ma tử vong to lớn ầm vang chụp xuống.

Sinh cơ vô song vốn cuồn cuộn trong cơ thể Bùi Lăng nhanh chóng trôi qua.

Đường đường là Tiên Vương, lúc này lại như một con cá bị ném lên bờ, như ngay sau đó sẽ ngạt thở mà chết! Đây là trật tự trong nước!

Không do dự chút nào, trên người Bùi Lăng ầm vang bộc phát sự uy nghiêm cuồn cuộn như quân lâm thế giới, chỉ một thoáng hắn như vòm trời lồng lộng, ở phía trên chúng sinh vạn vật, từ trên cao nhìn xuống, quan sát chúng tiên!

Huyền bào phần phật, hắn chậm rãi há miệng, tiếng nói bình tĩnh không lay động, không có một tia cảm xúc của "Người", lại như pháp lệnh thiên đạo: "Vô hiệu!"

Tiếng nói vừa ra, quy tắc của phương thế giới này đã biến hóa, trật tự trong nước của Long tộc lập tức rung chuyển.

Cảm giác ngạt thở mãnh liệt bao phủ Bùi Lăng lặng yên tán đi như thuỷ triều xuống.

Ánh mắt Bùi Lăng hờ hững nhìn về phía "Tiềm Mang", ánh mắt không vui không buồn, không giận không trách như ngồi trên vòm trời quan sát chúng sinh.

Mười vòng huy hoàng mặt trời từ từ bay lên sau người!

Mười mặt trời cùng lên, Đại Nhật chân hỏa hắt vẫy trời cao, sóng nhiệt giáng lâm, vàng ròng lưu chuyển như thiêu đốt mỗi một tấc thiên địa.

Lũ lụt cuồn cuộn bao phủ toàn bộ giới thiên nhanh chóng bốc hơi, mặt nước liên tiếp hạ xuống.

Tiên chức "Ban ngày".

Tiên chức "Khô hạn".

Tiên Vương có thể sử dụng tất cả tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, trật tự trong một phương thế giới!

Thủ đoạn vừa rồi của "Tiềm Mang" là sửa lại toàn bộ quy tắc "Thanh Thuyên giới thiên", áp đặt trật tự trong nước cho chúng sinh vạn vật.

Nhưng Bùi Lăng cũng là Tiên Vương, vì vậy trong chớp mắt đã sửa lại trật tự một lần nữa!

Ngoài ra, hiện tại hắn sử dụng tiên chức "Khô hạn" cũng không phải thứ mà hắn nắm giữ, nhưng chỉ cần phương thế giới này có vậy hắn có thể dùng Thấy hơi nước bốc lên trên lũ lụt trùng trùng điệp điệp, toàn bộ lũ lụt sắp bị sóng nhiệt cuồn cuộn làm bốc hơi, đầu ngón tay "Tiềm Mang" nhẹ lay động, lũ lụt như hơi ngưng trệ, ngay sau đó tất cả bốc hơi đều ngừng lại, dòng nước tung hoành chảy xuôi lại một lần nữa trở nên mênh mông, thoáng cái đã là đại dương mênh mông, sóng cả không ngớt.

Mười vòng mặt trời lơ lửng trời cao, sóng nhiệt như cũ, vầng sáng vàng ròng khuấy động bốn phương, hơi nóng cuồn cuộn lại không có chút tác dụng nào với dòng nước mênh mông!

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu đối phương sửa lại định nghĩa của "Khô hạn"!

Dưới tình huống bình thường, không có nước mới là khô hạn.

Vào lúc này, "Khô hạn" bị đối phương sửa đổi... Lại thành hồng thủy ngập trời, cũng là "Khô hạn".

Ngay sau đó, trong mắt "Tiềm Mang" chớp động sự lạnh lẽo, tiếng nói hờ hững: "Xạ Nhật!"

Lũ lụt mênh mông che đậy phương giới thiên này lập tức ngưng tụ thành mười thanh thủy tiễn cỡ lớn mãnh liệt gào thét nhắm thẳng vào mười vòng mặt trời, từ xa khóa chặt, hóa thành mười đạo tàn ảnh như lôi đình bắn ra Ông!

Tiếng vù vù chấn trời động đất như muốn xé rách bốn phương, vô số gió bão hỗn độn đột nhiên sinh ra như biển giận sóng to gào thét càn quét, chấn động trời dài.

Nhưng ngay lúc mười thanh thủy tiễn sắp bắn thẳng vào mặt trời, tiếng nói lạnh nhạt của Bùi Lăng vang lên: "Không trúng!"

Vèo vèo vèo...

Mười thanh thủy tiễn vẫn sắc bén, sượt qua mặt trời tiếp tục bắn về phía hư không xa xa, lại một thanh cũng không bắn trúng Độ chính xác của mười thanh thủy tiễn này bị Bùi Lăng sửa đổi thành số không!

Huyền bào phần phật, lúc Bùi Lăng bước trên mây tóc mực bay múa, hắn lại mở miệng: "Mưa xuống!"

Trên trời cao lập tức rơi xuống vô số dây nhỏ xen lẫn như lưới lớn, bao phủ toàn bộ giới thiên.

Mỗi một sợi dây nhỏ đều có màu sắc vàng ròng, tràn đầy ý hừng hực.

1069 chữ

Chương 3277: Định nghĩa trật tự (2)

Thứ cuồn cuộn hạ xuống không phải nước mưa, mà là ngọn lửa mãnh liệt!

Đây là tiên chức "Mưa xuống".

Nhưng định nghĩa nước mưa bị hắn đổi thành Đại Nhật chân hỏa!

Ngọn lửa tung hoành hư không, uy năng cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, không gian giới thiên cực kỳ vững chắc như dòng nước nhanh chóng ngọ nguậy, vặn vẹo, bốc lên... Hơi nóng ngút trời, cho dù tiên nhân đứng ở trong đó cũng lập tức bị đốt diệt, thần hồn câu diệt!

Hỏa vũ như trút xuống, đều trút xuống người "Tiềm Mang"

"Tiềm Mang" đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, liệt diễm cuồn cuộn chiếu rọi đôi mắt vàng của hắn ta, ánh sáng rực rỡ, tiếng nói bình thản: "Kết băng!"

Hỏa vũ như vô cùng vô tận lập tức ngưng kết, hóa thành từng tảng băng.

Trên trời cao đã có thể hạ xuống hỏa vũ, hỏa diễm cũng có thể kết băng Tạch tạch tạch...

Trong một tràng tiếng giòn vang liên miên không dứt, tất cả Đại Nhật chân hỏa ngưng kết thành băng lăng, rơi đến chỗ cách đỉnh đầu "Tiềm Mang" không xa lập tức dừng lại như đóng băng, sau đó phương hướng lộn vòng như rắn độc xuất động, đánh về phía Bùi Lăng.

Từng điểm vàng ròng sáng tắt, thanh thế to lớn, khí thôn vạn dặm như quần tinh rơi xuống, bóng mờ loang lổ ép xuống từng khúc.

Cùng lúc đó, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy thân thể của mình khó mà động đậy, như bị cái gì đó đóng băng lại. Hắn nhìn chằm chằm, đã thấy toàn bộ giới thiên hóa thành một bộ băng quan to lớn!

Tất cả mọi thứ trong giới thiên đều bị đóng băng ở trong đó!

Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, lúc đối phương sử dụng tiên chức "Kết băng" không chỉ khiến hỏa diễm kết băng, cùng lúc đó tất cả khí thể cùng định nghĩa về nước ở trong hư không đều bị tiến hành thay đổi!

Vì vậy chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành đóng băng toàn bộ giới thiên!

Tuy toàn bộ giới thiên đều bị đóng băng, nhưng lấm ta lấm tấm tảng băng hỏa diễm không chịu bất kỳ trở ngại nào, tiếp tục hóa thành quần tinh rơi xuống, đánh về phía Bùi Lăng!

Tình cảnh trái với lẽ thường này cũng là sửa đổi trật tự Thấy tảng băng hỏa diễm sắp xuyên qua thể xác Bùi Lăng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mười vòng mặt trời trên đỉnh đầu Bùi Lăng đột nhiên vặn vẹo, giao hòa, biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một đường cong rét lạnh, huyết nguyệt màu đỏ đầm đìa!

Toàn bộ giới thiên cũng đồng thời rơi vào bóng tối vô biên!

Bóng tối như triều dâng bao phủ tất cả, dày đặc như thực chất.

Ánh mắt và thần niệm đồng thời bị ngăn trở, không cách nào thăm dò bất kỳ sự vật gì bên ngoài bóng tối.

Tiên chức "Hắc dạ".

Tiên chức "Mộng cảnh"

Tảng băng hỏa diễm lập tức biến mất không thấy, toàn bộ giới thiên bị đóng băng cũng hôi phi yên diệt trong nháy mắt.

Tất cả những thứ bị đại chiến phá hỏng đều khôi phục như lúc ban đầu.

Vòng xoáy ngũ sắc treo cao bên cạnh [Hà Cử môn], từng tầng mây trắng nhanh chóng lát ra, mây núi cheo leo xa gần, Tiên cung xen vào nhau, ngọc thụ lượn quanh...

"Thanh Thuyên giới thiên" yên tĩnh vĩnh hằng như chưa từng chịu bất kỳ thương tích sửa đổi gì, tất cả mọi thứ vừa rồi như một trận ảo mộng!

Mộng cảnh bình thường là để đối thủ rơi vào trong ảo mộng. Nhưng hiện tại mộng cảnh của Bùi Lăng lại đổi "Hiện thế" và "Mộng cảnh".

Định nghĩa tất cả chuyện vừa trải qua thành "Ảo mộng"; định nghĩa ảo mộng còn chưa xảy ra cái gì thành "Hiện thế".

Mặc dù vừa trở thành Tiên Vương, nhưng sau mấy chiêu thăm dò Bùi Lăng dần quen thuộc với phương thức chiến đấu của Tiên Vương.

Lúc này hắn tâm niệm vừa động, làm Long Vương mang thai.

Đồng thời sửa đổi định nghĩa "Mang thai", đổi hoài thai thành tâm ma!

Trong chốc lát, bụng "Tiềm Mang" không bị khống chế bành trướng, trong chớp mắt bụng to như trống...

Thân hình lập tức ngưng trệ, tình cảnh cực kỳ hoang đường hiện lên ở trước mắt hắn ta... Thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn ta ngồi ngay ngắn trên vương vị, có thị vệ Thủy tộc đến báo: "Bẩm đại vương, nhân tộc lưỡng tình tương duyệt với Long Hậu nương nương, cùng nhau thai nghén ba vị điện hạ đã đến!"

"Nhân tộc này đứng ở ngoài điện khiêu chiến, muốn đại vương trả lại thê tử cho hắn...

"Xin đại vương chỉ thị!"

Bốn phía châu quang nhu hòa, san hô như rừng, từng tùy tùng hai mặt nhìn nhau không biết làm sao đều quỳ rạp trên đất, chờ đợi Long Vương quyết định...

Thấy "Tiềm Mang" đã rơi vào trong tâm ma, Bùi Lăng lập tức nắm lấy cơ hội, Cửu Phách đạo rào rào ra khỏi vỏ, lưỡi đao rét lạnh như ánh sáng đêm trăng lóe lên, đột nhiên chém về phía Long Vương!

Trường đao xé rách hư không như sát ý vô biên ngưng tụ, mang theo khí thế cuồng bạo cuồn cuộn chém xuống.

Oanh!

Trong tiếng nổ lớn, một bộ thể xác dáng vẻ kiên cố bị đao khí chém thành hai mảnh, rơi xuống trời cao.

Trong máu xanh hắt vẫy, thân thể tàn phế hiện ra nguyên hình lại là một hộ vệ Thủy tộc sinh cơ nhanh chóng trôi qua chứ không phải Long Vương.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng nhìn về phía trước.

Đã thấy xung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, đồ trang trí hoa mỹ hơi nước tràn trề.

Hắn đang đứng trên một hành lang hoa mỹ rộng lớn, xung quanh có thị vệ Thủy tộc cầm trường thương đoản kích trong tay, hoặc nơm nớp lo sợ, hoặc sắc mặt giận dữ.

1090 chữ

Chương 3278: Định nghĩa trật tự (3)

Sau rất nhiều thị vệ, tùy tùng, sâu trong cung điện trùng điệp, trên thềm son có một bóng dáng cổn miện đầy đủ thân người sừng rồng ngồi nghiêm chỉnh, nộ khí ngút trời, xung quanh có mấy thiếu nữ hoa phục sừng rồng đứng xuôi tay đều tâm sự nặng nề.

Nơi này là... Toà thuỷ tinh cung Long tộc kia!

Không!

Không đúng!

Nơi này là thế giới tâm ma của Long Vương!

Hắn làm Long Vương có thai, nhân cơ hội gieo xuống tâm ma cho Long Vương!

Long Vương đã sửa lại định nghĩa tâm ma, hắn ta trực tiếp đổi tâm ma thành hắn! Trong lúc đang suy nghĩ, thị vệ Thủy tộc xung quanh đột nhiên bộc phát ra tiếng gầm lên giận dữ: "Giết!"

"Giết hắn, đại vương có thưởng lớn!"

Tiếng nói vừa ra, ánh sáng lạnh lấp lóe, càng ngày càng nhiều Thủy tộc chen chúc tới, đánh về phía Bùi Lăng...

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong nháy mắt một đao chém xuống.

Xoạt!

Phốc phốc phốc...

Huyết sắc đạo khí chảy xiết mãnh liệt, tràn ngập đầy trời.

Từng bộ xác Thủy tộc như mưa rào rơi đập trên mặt đất, vết máu đỏ thẫm, vàng xanh chảy xuôi đầy đất, nhanh chóng ngập đến mắt cá chân...

Khí tức ngai ngái tản khắp, Bùi Lăng cầm Cửu Phách đạo trong tay giẫm lên dòng máu, nhanh chân đi vào sâu trong Long cung.

Thanh Thuyên giới thiên.

Đỉnh núi mây nguy nga mơ hồ hóa thành dãy núi cuồn cuộn, chen chúc lên một tòa cung thành đặc biệt hoa mỹ trang nghiêm.

Lúc này trong và ngoài cung thành có vô số vẫn triện sáng tắt, trận văn khuấy động, sức mạnh huyền diệu tràn ngập lưu chuyển, lại đã mở ra tất cả tiên trận phòng ngự.

Bên ngoài tiên cung, bóng tối như nước thủy triều thôn phệ vạn vật.

Trên một tòa đài cao trong cung điện, ngọc thụ như nắp, thướt tha oánh nhuận.

Dưới cây, một bóng dáng khoác áo tơi đội nón lá đứng dựa vào lan can, khí tức im lặng.

"Thượng Thận" tiên quan khẽ ngẩng đầu, trong mắt dọc tràn đầy vẻ nghiêm nghị.

Hắn ta nhìn chằm chằm nơi xa nhưng bóng tối ngăn cản tầm mắt, nuốt hết thần niệm và tất cả thủ đoạn dò xét, lại không nhìn thấy cái gì, cũng không cảm giác được cái gì.

Nhưng loại uy thế khiến cả giới thiên phát ra sự run rẩy sợ hãi từ phế phủ...

Là Tiên Vương!

Hơn nữa không chỉ một vị!

Hai vị Tiên Vương đang giao thủ ở "Thanh Thuyên giới thiên"?

Ngay lúc đang nghi ngờ không yên, "Thượng Thận" như phát hiện điều gì đó, lập tức quay người nhìn về phía sau, tiếng nói lạnh băng: "Ai?"

Dưới đài cao, ở góc chết mà hắn ta không thấy được có một giọng nói rất quen thuộc nhẹ nhàng trả lời: "Đã chuẩn bị kỹ càng tiên chức 'Bội thu' cho ta chưa?"

"Chú"?

"Thượng Thận" khẽ giật mình, chợt nhăn mày lại.

Tiên Vương tranh đấu, toàn bộ giới thiên chưa chắc chịu được!

Vì vậy, hắn ta đã mở ra tất cả thủ đoạn phòng ngự trong Tiên cung, rất nhiều cấm chế gia cố, ngăn cách trong ngoài đều đã mở ra.

Theo lý mà nói không có hắn ta đồng ý, đừng nói là tên tiên nhân vừa phi thăng, Dù là Tiên Quan chưởng đạo như hắn ta cũng không thể xâm nhập!

Càng không nói đến im hơi lặng tiếng tới chỗ này!

Nhưng hiện tại tên hậu bối này lại không có dấu hiệu nào trực tiếp xâm nhập vào cung điện của hắn ta?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Thượng Thận" lập tức nặng nề nói: "Đã hứa hẹn tiên chức 'Bội thu, tất nhiên sẽ là của ngươi"

"Nhưng không có bản tọa đồng ý, ngươi tiến vào nơi đây như thế nào?"

Bộp, bộp, bộp...

Dưới đài cao không lập tức truyền đến tiếng trả lời, lại có một tràng tiếng bước chân rất nhỏ bước lên mười bậc, không nhanh không chậm như mỗi một bước đều giẫm vào trong lòng "Thượng Thận".

Chẳng mấy chốc, ánh sáng nhạt của ngọc thụ soi sáng ra bóng dáng và gương mặt chậm rãi đi lên từ dưới đài.

Đối phương khoác áo tơi, đầu đội nón lá, mắt dọc lạnh băng vô tình, trong ống tay áo có xúc tu chậm rãi nhúc nhích...

Người đến dù là hình dạng hay khí tức đều giống "Thượng Thận" như đúc!

Tên "Thượng Thận" vừa leo lên đài cao kia ánh mắt yên tĩnh, từ tốn nói: "Thượng Thận' tiền bối đi vào như thế nào, ta cũng đi vào như thế"

"Dù sao ta là "Thượng Thận' tiền bối!"

Tiếng nói vừa dứt, "Thượng Thận" lập tức hơi hoảng hốt, trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác lướt qua lại không đi, dường như bóng dáng vừa đi lên đài cao kia là mình!

Trong chốc lát, hắn ta cảm thấy mệnh cách của mình như hồng thủy vỡ đê, bắt đầu nhanh chóng trôi qua!

"Thượng Thận" lập tức kịp phản ứng, khí thế trên dưới cả người đột nhiên bộc phát, uy nghi lạnh thấu xương thuộc về Tiên Quan chưởng đạo im ắng gào thét!

Hắn ta nhìn chắm chằm một "mình" khác trên đài cao, tiếng nói vô cùng lạnh băng: "Chú, ngươi chỉ là một chính tiên bình thường, cũng dám ra tay với bản tọa?"

Nói xong, "Thượng Thận" không do dự chút nào, trực tiếp vỗ một chưởng xuống một "mình" khác trên đài cao!

Oanh! !!

Thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh, vạn khoảnh sóng biếc oánh nhuận lăn tăn, thủy quang liễm diễm xuyên qua thành cung sáng long lanh, chiếu rọi ra ngàn vạn ánh sáng. Trong quầng sáng rực rỡ, một chùm máu tươi nổ tung giữa trời, hắt vẫy cả điện.

Lưỡi đao lạnh lẽo chầm chậm thu hồi, chỉ xéo xuống đất, kéo theo sau lưng, theo Bùi Lăng sải bước lại nhanh chóng lướt về phía trước.

Sau lưỡi đao là từng bộ thể xác tiên nhân Thủy tộc, Long tộc không trọn vẹn, từng dòng máu sền sệt dần rơi xuống.

Mùi ngai ngái tản khắp, dòng máu cuồn cuộn tung hoành chảy xuôi.

1106 chữ

Chương 3279: Chư thiên vạn giới!

Vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, phía trên huyền bào không dính chút vết máu nào, cực kỳ ung dung đi dọc theo còn đường quen thuộc vào sâu trong hành cung.

Bộp, bộp, bộp...

Bước chân không nhanh không chậm vang vọng trong hành lang, tất cả Thủy tộc chặn đường đều bị đao trảm diệt!

Đây là thế giới tâm ma của Long Vương, cũng là câu chuyện hoang đường do nhân tộc bịa ra!

Cuối cùng kết cục của chuyện xưa là Long Vương vẫn lạc!

Hiện tại, chỉ cần hắn làm từng bước theo quá trình trong câu chuyện, từng bước một thúc đẩy, cuối cùng chiến thắng có khả năng thuộc về hắn nhiều hơn!

Bởi vậy, bây giờ hắn không sử dụng cách định nghĩa trật tự, sửa chữa quy tắc để chiến đấu, mà chỉ dùng đao giống với miêu tả bên trong câu chuyện!

Lúc này, theo tiếng bước chân lộn xộn và tiếng binh khí va chạm, càng ngày càng nhiều Thủy tộc như thủy triều phun trào chạy về phía Bùi Lăng: "Chỉ là nhân tộc, sinh ra là huyết thực vạn tộc lại dám đặt chân vào hành cung tộc ta, đúng là cả gan làm loạn!"

"Hành cung Long tộc, nhân tộc không được làm loạn!"

"Đại Vương có lệnh giết chết nhân tộc trước mặt sẽ ban thưởng tiên chức, 'Bản nguyên!"

"Hay cho một tên nhân tộc vô lễ! Dù ngươi và Long Hậu nương nương nhà ta lưỡng tình tương duyệt lại châu thai ám kết, nhưng dù sao nơi đây cũng là địa bàn của Long tộc ta, ngươi là nhân tộc một hèn mọn, dựa vào vẻ ngoài dụ dỗ Long Hậu nương nương nhà ta thì cũng thôi đi, vì sao còn dám làm lớn chuyện như thế!"

"Không sai! Bây giờ Long Hậu nương nương nhà ta căn bản không cho đại vương chạm vào, ngay cả tẩm điện cũng không cho phép đại vương bước vào nửa bước! Mặc kệ nói thế nào, Long Hậu nương nương cũng thê tử kết tóc của đại vương, chẳng lẽ còn bạc đãi chi phí ăn mặc của Long Hậu nương nương và mấy vị điện hạ sao?" Vừa nói rất nhiều Thủy tộc vừa vung vẩy đao thương kiếm kích giết lên.

Trong chốc lát, trên hành lang thủy tiễn bay tán loạn, thủy nhận không ngớt, lại có điện mang bám vào trên đó, mùi tanh ngập trời...

Sự tấn công đập vào mặt như cuồng phong mưa rào.

Bùi Lăng bình thản nhìn, chỉ chém ra một đao thường thường không có gì lạ.

Oanh! !

Tất cả Thủy tộc lập tức bị trảm thành tàn phế thân thể bay đầy trời, lít nha lít nhít thủy tiễn và thủy nhận vừa tán loạn đã bị dòng máu đỏ hồng nhuộm đỏ, hóa thành thác máu đầy trời, cuồn cuộn chảy xuôi...

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng động trầm đục liên tiếp, vô số mảnh xác Thủy tộc như mưa đá ngổn ngang lộn xộn rơi xuống.

Bùi Lăng nhanh chân tiến lên, chẳng mấy chốc hắn đi vào một tòa quảng điện.

Toà quảng điện này tĩnh mịch rộng lớn, lấy xà cừ, trân châu, san hô đủ loại tạp bảo trang trí trụ cao, đứng thẳng như rừng, một đường kéo dài đến phía dưới thềm son.

Trên thềm son đặt một bảo tọa, có bóng dáng thân người sừng rồng cổn miện đầy đủ ngồi ngay ngắn trên đó, khí tức mênh mông như vực sâu, nhìn đến uy nghi tự nhiên như quân lâm vô số giới thiên!

Chính là Long Vương!

Xung quanh Long Vương có đạo kích đứng sừng sững, rất nhiều tùy tùng và thị vệ đứng hầu, còn có mấy nữ tiên mặt mày như ngọc, váy áo hoa mỹ, khép tay áo đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc.

Bùi Lăng dừng bước, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Long Vương trên bảo tọa xa xa.

Hắn đã dựa theo kịch bản trong câu chuyện đi đến nơi đây.

Hiện tại đến lượt Long Vương ra đề!

Ba đề mục, sau khi trả lời được toàn bộ, Long Vương sẽ thua trong tâm ma!

Cũng là thua trong tay hắn!

Hắn không lo lắng Long Vương ra đề mục mà hắn không đáp được.

Bởi vì nơi này là thế giới tâm ma của Long Vương, tất cả mọi thứ đều diễn hóa theo tâm ma của Long Vương!

Trong tâm ma "Hi Ngao", "Thi Thấm" và "Yểu Du"... Cũng là tâm ma!

Tất cả những điều mà Long Vương biết, tâm ma của Long Vương cũng biết!

Chỉ cần Long Vương biết đáp án, tâm ma "Hi Ngao", tâm ma "Thi Thấm" và tâm ma "Yểu Du" sẽ hành động giống với trong câu chuyện, âm thầm nói đáp án cho hắn biết!

Chỉ một thoáng, toàn bộ quảng điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có châu quang mờ mịt xung quanh, lấy vầng sáng dìu dịu chiếu khắp cả điện.

Dưới đại điện, Bùi Lăng cầm đao mà đứng, yên tĩnh chờ đợi Long Vương ra đề mục.

Thị vệ, tùy tùng, nữ tiên số lượng đông đảo xung quanh đều trừng mắt nhìn về phía Long Vương, dường như đang đợi Long Vương phân phó, lại như đang thúc giục điều gì đó.

Trên bảo tọa, lưu châu buông xuống tĩnh như bức tranh, Long Vương trầm mặc không nói, không nhúc nhích.

Suy nghĩ của hắn ta thay đổi thật nhanh, lặng yên thay đổi quy tắc của toàn bộ thế giới tâm ma.

Chẳng mấy chốc dao động vô hình như gợn sóng bắn ra, thành công thay đổi quy tắc!

Chỉ có điều thị vệ trái phải lại chưa từng ra tay với tên nhân tộc kia như mong muốn của Long Vương, mà tiếp tục không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn ta!

Long Vương mặt không đổi sắc, chợt ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn bảo tọa, hiệu lệnh chúng Thủy tộc nuốt hết tên Tiên Vương nhân tộc kia cùng tất cả sự tồn tại trong điện! Tiên chức thi triển thành công, nhưng chúng Thủy tộc không có bất kỳ phản ứng gì. Liên tục hai lần thăm dò đều lần lượt thất bại, Long Vương lập tức nhận ra điều gì đó... Là "Vô tự"!

Là "Hỗn độn"!

Đây không phải lực lượng của tên Tiên Vương nhân tộc trước mặt!

Tâm ma là do tên Tiên Vương nhân tộc này gieo xuống cho hắn ta.

1101 chữ

Chương 3280: Chư thiên vạn giới! (2)

Nhưng thế giới tâm ma này... Lại có vết tích của "Hắc Dạ chi chủ"!

Đây là "Hắc Dạ chi chủ" đã từng ra tay, bị tên Tiên Vương nhân tộc trước mặt lấy ra dùng Hơn nữa, "Hắc Dạ chi chủ" chẳng những không ngăn cản, còn ngầm cho phép đối phương Suy nghĩ đến tận đây, Long Vương khẽ gật đầu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: "Có thể làm quân cờ của 'Hắc Dạ chi chủ, có tư cách thấy lực lượng chân chính của ta!"

Nói xong, cổn miện không gió mà bay, khí tức Long Vương ầm vang bộc phát!

Tiếng nói rộng lớn như lũ lụt mênh mông của Long Vương vang vọng trong cung điện: "Đề thứ nhất, đánh một trận với bổn vương ở năm tháng hậu thế!"

Tiếng nói vừa ra, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến hóa, vặn vẹo, xoay tròn...

Trong tối tăm như chúng Thủy tộc khuấy động, như vực sâu lật đổ, lại như trời sụp đất nứt... Khí thế vô cùng kinh khủng gào thét bốc lên, như một ý niệm có thể xé rách giới thiên, gột rửa chư thiên!

Thế giới tâm ma như một tầng lụa mỏng, trong nháy mắt bị xé nứt, biến mất không thấy bóng dáng!

Trùng điệp mây trắng xuất hiện trước mặt, vòng xoáy ngũ sắc lơ lửng trời cao, Tiên cung đan xen giữa mây núi cheo leo, khí tức vĩnh hằng tản khắp.

Long Vương lại về tới "Thanh Thuyên giới thiên"!

Hắn ta khôi phục dáng vẻ Thái tử "Tiềm Mang" bụng vẫn to như nổi trống, như sẽ lâm bồn tùy thời tùy chỗ. Thấy mình đã trở về "Thanh Thuyên giới thiên", Bùi Lăng lập tức hiểu ra Long Vương biết tâm ma sẽ giúp hắn, vì vậy căn bản không muốn ra đề mục, mà trực tiếp mượn đề mục tránh thoát thế giới tâm ma, lấy thực lực định thành bại!

Trong lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng lại không chút do dự, lập tức tâm niệm vừa động đổi số lượng mà Long Vương hoài thai thành ngàn vạn!

Gần như cùng lúc đó, bụng Long Vương gồ lên cao cao, sinh cơ cuồn cuộn lập tức tiêu tán. Lại vào thời khắc mấu chốt, Long Vương thay đổi định nghĩa "Mang thai" thành "Mập mạp"

Kích cỡ bụng hắn ta không thay đổi, nhưng thai bên trong đều đã biến mất không thấy gì nữa. Long Vương quay đầu nhìn về Bùi Lăng, tiếng nói nhàn nhạt: "Trò chơi dừng ở đây!"

Nói xong, ống tay áo của hắn ta tung bay, đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa.

Toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" ầm vang biến mất!

Năm cửa ra vào to lớn vượt qua mây núi biển mây trùng điệp, chớp mắt dâng lên.

Mỗi một cánh cửa ra vào đều nguy nga rộng rãi như núi cao biển rộng.

Vô số tiên thực xen lẫn quấn quanh như gấm vóc, thuận theo cột của cánh cửa ra vào bò lên trên cổng chào, phồn hoa rủ xuống như thác nước.

Có hương thơm trộn lẫn chuỗi chuông leng keng như bó hoa nở rộ, lặng yên tản khắp.

Trong cửa ra vào thanh quang mịt mờ, thỉnh thoảng ánh sáng lấp lánh, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi xoay tròn như một mảnh tinh vân bị khuấy đảo...

Năm cánh cửa ra vào này là ngũ đại Thiên môn của "Thanh Thuyên giới thiên"

Cánh cửa tiên thực quấn quanh mảnh nhỏ tinh tế chính là Đông Thiên môn; cành lá mạnh mẽ, sum suê đông đúc là Nam Thiên môn; cỏ cây vàng ròng, ở giữa có đỏ tươi, nhìn lại như máu như lửa là Tây Thiên môn; không lá không hoa chỉ có dây leo cứng cáp như dãi dầu sương gió là Bắc Thiên môn.

Một cánh cửa cuối cùng nằm trên trời cao của giới thiên, nó cao lớn nguy nga lạ thường, tiên thực quấn quanh cửa ra vào bốn mùa đầy đủ, ngũ sắc đều đủ, um tùm rậm rì lại là cánh cửa giữa bầu!

Thiên môn đều xuất hiện, phong tỏa "Thanh Thuyên giới thiên" đã được giải trừ!

Long Vương lạnh lùng chắp tay, tiếng nói rộng lớn: "Phân Thiên!"

Tiếng nói vừa dứt, năm cánh cửa Thiên môn đều mở ra!

Vòm trời mênh mông cũng ầm vang mở ra cùng lúc đó!

Toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" lập tức lấy Bùi Lăng và Long Vương làm trung tâm, như có một đạo cắt chém vô hình chém giới thiên to như vậy thành hai!

Hai người cách đạo giới tuyến vô hình này, giằng co xa xa.

Trên bầu trời, "Thiên" ban đầu đã biến mất không thấy, trong hư vô ánh sáng lấp lóe chiếu rọi ra hình dáng từng giới thiên.

Những giới thiên này đều rộng rãi hoàn mỹ, tràn ngập vận vị vĩnh hằng như ngôi sao đầy trời, nhiều vô số kể. Trong giới thiên nhiều vô số kể có mấy đạo khí tức như đã từng quen biết: Hoặc mờ mịt nhẹ nhàng như có núi mây biển sương cuồn cuộn, chính là "Thản Di giới thiên"; hoặc nặng nề nguy nga, lồng lộng đá chồng chất chính là "Ngọc Lê giới thiên"; hoặc khí tức hừng hực, sắt lửa bành trướng lại là "Gia Mạc giới thiên"...

Ngôi sao đầy trời xen vào nhau như cũng nhận lấy sự ảnh hưởng của giới tuyến vô hình, một trái một phải rải như quân cờ.

Trong rất nhiều giới thiên, tiên nhân như tê dại đều không biết xảy ra chuyện gì, phát hiện được tiếng động, toàn bộ theo bản năng nhìn về phía chiến trường bên trên...

Long Vương đứng chắp tay, tiếng nói bình thản tiếp tục: "Phân Địa!"

Hắn ta vừa nói ra, "Thanh Thuyên giới thiên" lại lấy hắn ta và Bùi Lăng làm trung tâm, tiên mây dưới chân như thuỷ triều xuống nhanh chóng đẩy ra.

Trong hư không trần trụi lập tức hiện ra ngàn vạn hạ giới.

Quan sát từ giới thiên, mỗi một hạ giới đều như trứng gà, có cây rong um tùm, rất nhiều sinh linh nghỉ lại; có vô cùng cằn cỗi, cát vàng đầy trời; có mặt đất toàn nước, đã thành trạch quốc; có âm u lạnh lẽo như minh địa... Thoạt nhìn phía dưới như thảm nỉ màu sắc lộng lẫy, bày ra vô ngần.

1099 chữ

Chương 3281: Chư thiên vạn giới! (3)

Lúc này, sinh linh hạ giới đều hãi hùng khiếp vía, theo bản năng ngẩng đầu lên, trong rất nhiều đôi mắt hiện ra sự sợ hãi dày đặc.

Bọn họ như thấy thiên khai, ngôi sao đầy trời, vô số tiên nhân ánh mắt lạnh băng, ý chí to lớn như tuyết lở gào thét rơi xuống, chỉ liếc nhìn đã dấy lên một trận biển giận sóng to như tai ương, làm rất nhiều sinh linh phàm tục không thể tiếp nhận...

"Trời xanh.."

"Chúng ta chưa từng làm việc đại ác, vì sao khai thiên?"

"Chẳng lẽ thiên phạt...

"Phương thế giới này, xong.." Vô số sinh linh hạ giới hội tụ ra sự sợ hãi, bàng hoàng, mờ mịt, hoảng sợ... Cuồn cuộn bốc lên như nấu.

Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít bóng dáng như hoa màu bị cắt đổ, cùng nhau quỳ xuống, hoảng sợ muốn chết khẩn cầu sự che chở và khoan thứ...

Giới thiên như sao, hạ giới như thảm.

Giữa mỗi một tòa giới thiên, hạ giới dưới mỗi một tòa đều có vũ trụ mênh mông cách trở, trong đó tinh vân mỹ lệ, tinh tượng xuất hiện, vô số tinh thể có to có nhỏ màu sắc rực rỡ chìm nổi, tràn đầy khí tức hùng vĩ vắng vẻ. Thanh quang mịt mờ như mưa bụi oánh nhuận tách ra "Thanh Thuyên giới thiên", Bùi Lăng đứng ở một bên trời, Long Vương thì đứng bên trời còn lại.

Giới tuyến giữa đôi bên như vực sâu như khe, như không thể vượt qua.

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt Bùi Lăng lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn không biết lúc này Long Vương đang dùng chiêu thức gì, tiếp theo nhất định phải cẩn thận!

Ngoại trừ cái đó ra, trong chư thiên vạn giới thịnh cảnh trước mặt... Thiếu một giới.

Không có Bàn Nhai giới!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đang muốn ra tay lại nghe Long Vương tiếng nói thật lớn nói:

"Đối Vương!"

Tiếng nói của hắn ta như lôi đình cuồn cuộn, trong nháy mắt vang vọng chư thiên vạn giới!

Trong chớp mắt, chư thiên vạn giới nhìn chăm chú, tiên nhân nhìn trộm, chúng sinh hoảng sợ năn nỉ... Như hóa thành từng sợi xiềng xích không nhìn thấy, trong tối tăm xuyên thấu hư không, lít nha lít nhít cuốn lấy Bùi Lăng và Long Vương!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng phát hiện mình đã mất sự khống chế với tất cả tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc, trật tự ở "Thanh Thuyên giới thiên"!

Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Long Vương giằng co với hắn cũng giống như vậy!

Bùi Lăng lập tức nghĩ đến đã từng tiếp xúc với một đầu quy tắc... Vương không đối Vương! Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, đối diện giới tuyến, Long Vương bước trên mây mà đứng đã giơ cánh tay lên, đưa bàn tay về phía vũ trụ mênh mông.

Ánh sáng lạnh sáng tắt, trong nháy mắt hắn ta trực tiếp lấy xuống một mảnh tinh vân mỹ lệ từ trong tinh không. Tinh vân kia như phi toa, bụi mù diễm lệ như biển mây, bên trong có tinh thể chìm chìm nổi nổi, có cái cực kỳ to lớn, có cái khéo léo đẹp đẽ, tinh thể nhỏ nhất cũng có thể so với một phương hạ giới!

Long Vương vung ống tay áo một cái, trực tiếp lấy xuống mảnh tinh vân này, xem như vũ khí đập về phía Bùi Lăng Tinh vân khuấy động, bụi mù gào thét, quần tinh ầm vang rơi xuống như mưa!

Bão táp gào thét như rồng, hư không nứt nẻ từng khúc, phong lôi mưa điện chợt sinh chợt diệt, khí tức hủy diệt che ngợp bầu trời, buông xuống âm ảnh to lớn.

Lúc quần tinh gấp rơi, ngàn vạn lực hút bắn ra tứ phương chôn vùi khắp nơi.

Huyền bào phần phật, tóc mực bay múa như rắn, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng vung lên Cửu Phách Đao, lưỡi đao xé ra hư không, chém về phía tinh vân rơi xuống.

Một đạo đao khí huyết sắc to lớn, trong chớp mắt sinh ra trên trời cao như linh xà thay nhau nổi lên.

Đạo khí hùng vĩ bá đạo, tràn đầy khí phách thẳng tiến không lùi và sắc bén.

Oanh! !!

Tinh vân và đao khí đụng vào nhau, toàn bộ hư không lập tức hóa thành hư vô.

Tinh thể nổ tung, bụi mù bốc lên, tinh vân mỹ lệ lặp đi lặp lại chấn động bành trướng như hoa cỏ to lớn nở rộ.

Sóng xung kích vô cùng kinh khủng như sóng to gió lớn từng tầng lan ra bốn phương tám hướng, tiếng động chấn thiên động địa truyền khắp chư thiên vạn giới!

Thấy Long Vương đã thật sự quyết tâm, Tự Hàn Ung nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, nàng vung làn váy dài một cái, lập tức dẫn theo "Yểu Nguyệt", "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" xuyên qua tinh không giữa giới và giới, trong nháy mắt xuất hiện ở một tầng giới thiên khác!

Vào lúc này, "Yểu Du" nhìn chằm chằm chiến trường, giọng nói mang theo vẻ lo lắng hỏi: "Mẫu hậu, huynh trưởng sao thế?"

"Mẫu hậu có thể ngăn cản huynh trưởng và phụ thân tiếp tục tranh đấu không?"

Tự Hàn Ung khẽ lắc đầu, châu trâm phía trên búi tóc cao khẽ động, ánh sáng dìu dịu chiếu rọi da trắng như tuyết dung mạo như hoa, cũng soi sáng ra một vòng lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt xanh thẳm của Long Hậu.

Hiện tại Bùi Lăng là phu quân của nàng, cũng là căn bản để duy trì sự tồn tại của nàng!

Là Long Hậu Long tộc, tất nhiên nàng không hi vọng thấy Bùi Lăng xảy ra chuyện! "Tiềm Mang" là trưởng tử của nàng, ngoài trừ tình cảm cốt nhục cũng là một trong những cách chứng minh sự tồn tại của nàng.

Đương nhiên nàng cũng rất quan tâm đứa nhi tử này.

Về phần "Phất Uyên"..

Không biết là vì "Phất Uyên" chiếm cứ nhục thân "Tiềm Mang" hay chịu ảnh hưởng của đoạn năm tháng làm trái thiên cương kia... Lúc này nàng lại không có chút cảm xúc nào với sự an nguy của "Phất Uyên".

1093 chữ

Chương 3282: Chư thiên vạn giới! (4)

Dường như chỉ cần Bùi Lăng và "Tiềm Mang" bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng có thể rơi xuống!

Chỉ có điều, hiện tại Vương đối đầu với Vương...

Đôi bên đã là không chết không thôi! Không thể mượn dùng bất kỳ ngoại lực gì!

Bên thắng sẽ chiếm cứ tất cả của kẻ thất bại!

Đây là "Ly La" tiên tôn vì ổn định trật tự, đã từng quyết định thiên điều thứ nhất này!

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tự Hàn Ung chậm rãi nói: "Hiện tại "Tiềm Mang' không có việc gì, chỉ là nhục thân bị 'Phất Uyên chiếm cứ "Về phần trận chiến giữa phu quân và 'Phất Uyên, hiện tại bản cung không cách nào xen vào!"

Nghe vậy, "Yểu Du" cau lại hàng lông mày kẻ đen, lập tức lại hỏi: "Vậy ai sẽ thắng?"

Tự Hàn Ung nhìn qua chiến trường hừng hực không trả lời ngay.

Bùi Lăng vừa thành Vương, với tất cả của Tiên Vương còn chưa quen thuộc.

Hắn vừa ra tay đều lấy thăm dò làm chủ.

Còn "Phất Uyên" từ lúc bắt đầu căn bản không để một Tiên Vương nhân tộc vào mắt, vì vậy cũng chưa lấy ra thực lực chân chính.

Vừa rồi nhìn như đại chiến không phân cao thấp, chỉ là đôi bên làm nóng người.

Từ giờ trở đi, mới thật sự là trận chiến Tiên Vương!

Về phần thắng bại giữa hai người này...

Mặc dù Bùi Lăng thuộc về thời đại này, nhưng dù sao cũng vừa trở về, "Biểu tượng" thành Vương là "Thiên" ở năm tháng hồng hoang Trong đoạn năm tháng "Tương lai" này, hiện tại Bùi Lăng không có "Biểu tượng"!

Mặc dù hiện tại "Phất Uyên" cũng không ở đỉnh phong, nhưng với khí tượng của hắn ta hẳn đã chiếm cứ "Biểu tượng" nước của "Thanh Thuyên giới thiên" trong đoạn năm tháng này!

Nàng hy vọng Bùi Lăng có thể thắng, nhưng lúc này phần thắng của "Phất Uyên" càng lớn hơn...

Nghĩ đến đây, Tự Hàn Ung mặt không thay đổi nói: "Khó mà nói..."

Còn chưa nói hết lời, đại chiến phía dưới lập tức xuất hiện sự thay đổi.

Đao ý cao ngất như mặt trời từ từ bay lên, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên"!

Đao ý lạnh thấu xương đâm rách tinh không, chỉ một thoáng khuếch tán đến chư thiên vạn giới!

Lúc này, chúng sinh vạn vật như đều cảm thấy sau lưng có gai đâu, ý lạnh xâm nhập.

Xoạt!

Trong chớp mắt, tiếng động to lớn vừa rồi ở "Thanh Thuyên giới thiên" lập tức yên tĩnh lại.

Trong bão táp gào thét, Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao đứng ở trung tâm giới thiên, một đạo vết đao như lạch trời to lớn đã cắt chém hai mảnh giới thiên thành bốn phần!

Long Vương hoa phục rực rỡ không nhúc nhích đứng đối diện Bùi Lăng ở đằng xa, thể xác như dừng lại duy trì động tác bấm pháp quyết, một đạo tơ máu vô cùng tinh tế xuất hiện từ mi tâm hắn ta, nhanh chóng kéo dài xuống dưới.

Xoet...

Một tiếng áo lụa vỡ tan nhẹ vang lên, tơ máu chui vào cổ Long Vương, tiếng động pháp y tàn tạ liên miên nhanh chóng vang lên.

Trong chớp mắt, toàn bộ thể xác Long Vương bị tơ máu chém thành hai, lại không lập tức ngã xuống mà duy trì dáng vẻ hoàn chỉnh không nhúc nhích tí nào.

Lúc này, trên dưới cả người Bùi Lăng chiến ý bừng bừng phấn chấn, đao ý bốc hơi, khí tức mênh mông kinh khủng, uy áp chư thiên vạn giới!

Hắn nhìn qua Long Vương, từ tốn nói: "Long Vương, nhục thể của ngươi quá yếu!"

Tiếng nói vừa ra, Cửu Phách Đạo trong tay Bùi Lăng hóa thành một mảnh tàn ảnh lay động, đã chém xuống lần nữa!

Đao khí huyết sắc che ngợp bầu trời như hồng thủy chen chúc tới, gầm thét đánh úp về phía Long Vương từ bốn phương tám hướng.

Đao khí rét lạnh mang theo phong lôi, nơi đến hư không nứt nẻ như mạng nhện, gió bão hỗn độn hoành hành ngang ngược, rít gào như núi biển.

Long Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, đạo tơ máu mảnh khảnh phía trên thể xác đang nhanh chóng khép lại.

Dòng lũ cuồn cuộn mãnh liệt trào ra từ toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên", chúng nước bành trướng hóa thành một đầu Thủy Long vô cùng to lớn như ngọn núi ngăn ở trước người Long Vương.

Xoạt xoạt xoạt...

Đạo khí phá không nhẹ nhàng vù vù, đụng vào Thủy Long khổng lồ không có chút sức tưởng tượng nào, tiếng động chấn thiên động địa khiến toàn bộ giới thiên chấn động, vô số mây núi đổ sụp, biển mây bốc lên.

Khí tức vĩnh hằng run rẩy, từng tòa Tiên cung bối khuyết xa hoa lộng lẫy nghiêng ngả, ngọc thụ suy tàn, cỏ ngọc khô héo, tiên tuyền bắn tung toé...

Rất nhiều tiên nhân nằm rạp trên mặt đất không dám nói.

Khí tức sợ hãi tùy ý tràn ngập.

Chỉ trong chớp mắt giằng co, đao khí trùng trùng điệp điệp đã đâm xuyên qua thể xác khổng lồ của Thủy Long, trên trời cao chỉ một thoáng mưa như trút nước, ầm ầm rơi xuống!

Nước mưa xen lẫn hơi nước cuồn cuộn bắn tung toé như mây khói hiện ra, trong lúc gào thét bao phủ toàn bộ phương hư không này.

Lực trùng kích vô cùng kinh khủng coi đây là trung tâm, như tầng tầng lớp lớp gợn sóng khuếch tán ra toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên".

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng động trầm đục liên miên không dứt, cung điện, tiên nhân, quỳnh nhánh ngọc thụ... Khó mà tính toán bị lực lượng to lớn đánh bay ra ngoài, lôi kéo ra khe rãnh ngổn ngang lộn xộn trong đám mây trắng tinh rậm rì, bụi mù chấn động, chúng sinh hoảng sợ, trong nơi tối tăm cảm xúc khủng hoảng nhét đầy vòm trời. Hơi nước lật đổ tán đi, lộ ra bóng dáng Long Vương.

Hắn ta hoa phục tàn tạ, cảm giác cao quý ung dung đã tan thành mây khói, trên dưới đạo thể hiện đầy vết máu lít nha lít nhít.

1103 chữ

Chương 3283: Chém đầu!

Những vết máu này đều vô cùng tinh tế như sợi tơ, bên trong tràn ngập đao ý kinh khủng.

Đao khí cao ngất như muốn chém mây mà lên.

Dường như ngay sau đó Long Vương sẽ bị những sợi tơ huyết sắc này cắt chém thành một cục thịt nát! Nhưng ngay lúc này hai con ngươi Long Vương đột nhiên biến hóa, trong đôi mắt vàng ròng mắt dọc lạnh lẽo, sâu trong con ngươi có mấy tia sáng chiếu rọi sáng ngời, như thủy quang chiết xạ khi chúng nước ầm vang, lại như gợn sóng lắc lư trước đêm sóng thần.

Trong chốc lát, toàn bộ sợi tơ huyết sắc phía trên thể xác Long Vương lập tức hóa thành từng vệt nước! Nước chảy tung hoành như lưới, trong lúc chảy xiết lững lờ lập tức tẩy đi đao ý cuồn cuộn, vết thương ban đầu nhanh chóng khỏi hẳn!

Nhưng không đợi Long Vương khôi phục, huyền bào lóe lên, Bùi Lăng đã biến mất ngay tại chỗ, như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn ta.

Cửu Phách Đao như một mảnh trời sao đêm hè gào thét rơi xuống, đột nhiên chém về phía Long Vương!

Giữa ánh sao lấp lánh có đao ý lạnh thấu xương, lưỡi đao chém vào hư không, trong hư vô có huyết hải cuồn cuộn hiện ra, giết chóc vô biên và sát khí vô ngần bay lên, lao nhanh bát phương từ trong huyết hải!

Dường như dưới một đao này, chư thiên vạn giới đều hóa thành hai mảnh Oanh! !

Một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" ầm vang chấn động. Trên bầu trời vàng ròng, vảy dày đặc hội tụ thành một long trảo to lớn che khuất bầu trời, đột nhiên hiện ra sau lưng Long Vương chặn lại Cửu Phách Đạo!

Long trảo vững chắc như núi, có giống vết máu như vàng ròng thuận theo lân phiến chậm rãi nhỏ xuống.

Long Vương không quay đầu lại, ngấn nước trên cả người hắn ta đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại.

Phốc...

Trong tiếng động trầm đục, long huyết trên long trảo đột nhiên bắn tung toé!

Máu tươi như mưa rào trút xuống, cuồn cuộn tuôn rơi, dường như chỉ cần Bùi Lăng lại dùng thêm một phần sức lực, Cửu Phách Đạo có thể hoàn toàn chặt đứt long trảo!

Nhưng ngay lúc này Bùi Lăng đột nhiên thu đao, tiếp theo lại trảm ra!

Hiện tại đôi bên tranh đấu chỉ là trong gang tấc này!

Hắn chỉ cần chậm hơn nửa bước, thương thế trên người Long Vương có thể hoàn toàn khôi phục lại.

Sau đó, muốn có cơ hội tốt thế này cũng khó!

Xoạt xoạt xoạt...

Đạo ảnh lướt ngang hư không trùng điệp như núi, trăm tỉ tỉ lưỡi đao sáng tắt, cho dù là tiên nhân tầm thường cũng không cách nào thấy rõ.

Trong chớp mắt, Bùi Lăng đã chém ra vô số đao!

Mỗi một đao đều ẩn chứa đao ý thẳng tiến không lùi, trảm diệt chúng sinh vạn vật dày đặc, trong nháy mắt tất cả góc chết bao phủ quanh người Long Vương!

Keng!

Tiếng kim thiết kịch liệt chạm nhau vang lên, trước mặt Long Vương hiện ra long trảo vàng ròng to lớn thứ hai.

Hai long trảo hơi động một chút, lập tức chủ động đón lấy lưỡi đao lay động!

Ngay sau đó, tiếng kim thiết va chạm giòn vang chấn động trời cao như rả rích không dứt.

Trong chớp mắt long trảo và lưỡi đao đã đánh nhau mấy ngàn vạn chiêu chết sống!

Đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa, long huyết khoác vẩy đầy trời đều tiêu tán ra từ "Thanh Thuyên giới thiên", hướng về tinh không bao la bát ngát, rải xuống vạn giới! Huyết hỏa cuồn cuộn, đao của Bùi Lăng càng nhanh hơn!

Lít nha lít nhít ngấn nước trên người Long Vương vừa khôi phục, Cửu Phách Đao đã đánh đến trước người hắn ta, mang theo phong lôi cuồn cuộn gào thét chém xuống!

Oanh! !!

Long Vương như một tòa núi lớn bay ngược ra, ven đường đụng diệt vô số mây núi, Tiên cung lầu các, quỳnh ngọc cây cao đều hóa thành mảnh vụn bay lả tả, không còn tồn tại!

Long huyết hắt vẫy ven đường, mảnh vàng vụn nhao nhao, đao ý lạnh thấu xương như giòi trong xương xua mà không đi. Trong lúc Long Vương bay ngược ra, vết đao trên thể xác sâu đủ thấy xương, vết máu loang lổ.

Không cho Long Vương bất kỳ cơ hội thở dốc gì, Bùi Lăng bước ra một bước đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta, lúc Cửu Phách Đao chém hư không có tiếng kêu khẽ đặc biệt vang vọng tứ phương, lưỡi đao lấp lóe mũi nhọn, trong nháy mắt đã chém xuống Long Vương còn ở giữa không trung Lại một tiếng vang kinh thiên động địa, Long Vương ầm vang rơi xuống từ trên trời cao, đập nát vô số linh hoa tiên thảo, nện ra một mảnh mây núi cheo leo.

Mây núi lập tức đổ sụp, mây trôi tứ tán, linh cơ hỗn loạn, vô số cành lá bay tán loạn, tiên ba ngũ sắc múa loạn giữa trời... Cửa ra vào nguy nga như hơi chấn động Nơi này là Nam Thiên môn "Thanh Thuyên giới thiên".

Long Vương vừa ngã xuống nơi đây, huyền bào lại đến, Cửu Phách Đạo lại chém xuống!

Tiếng vù vù che ngợp bầu trời, khí tức hủy diệt, tử vong, tản khắp... Sôi trào mãnh liệt, có mấy phần trở thành thực chất như âm ảnh to lớn bao phủ xuống.

Keng! !!

Một tiếng vang giòn, đao thế im bặt dừng lại, lại đã trảm trúng thứ gì đó cực kỳ kiên cố.

Ngay sau đó, tiên thực quấn quanh cánh cửa cao lớn không biết bao nhiêu năm tháng bắt đầu lay động dữ dội, tiên ba rơi gấp như mưa, một cái long trảo to lớn khó có thể tưởng tượng đặt ở trên Nam Thiên môn coi đây là sự chống đỡ, một cái đầu rồng như tinh thể nâng lên từ trong hơi nước mông lung!

Cửu Phách Đao bắn ra tia sáng lạnh, ngay ngắn vững vàng trảm vào một cái sừng rồng trên đầu rồng!

Rong! !!

Một tiếng gầm thét như lôi đình vang vọng toàn bộ giới thiên! 1092 chữ

Chương 3284: Chém đầu! (2)

Tiên cung đổ sụp, tiên thực cô quạnh, trong tinh không bao la xung quanh giới thiên có vô số ngôi sao to to nhỏ nhỏ, dưới một tiếng long ngâm này lại bị chấn thành bột mịn, sụp đổ thành tinh vân bao quanh!

Trong hư không, sự sợ hãi như nước thủy triều!

Lúc này, dường như tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành tro tàn trong long ngâm!

Nhưng Bùi Lăng cách Long Vương gần nhất lại không nhúc nhích tí nào, lực lượng quán chú vào trong trường đao không giảm ngược lại còn tăng!

Cạch! !!

Dưới một đao không gì không trảm!

Long Vương vừa nâng lên đầu rồng to lớn, lập tức bị Cửu Phách Đao xỏ xuyên trời cao một lần nữa đè xuống Oanh! !!

Trong chớp mắt, tiên ba bay loạn, cỏ cây tung bay, Nam Thiên môn lồng lộng trực tiếp bị đánh thành hai mảnh! Một đoạn sừng rồng to lớn màu sắc vàng ròng, lóe ra tia sáng lạnh như lưỡi đao cũng rơi xuống từ giữa không trung.

Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, nếu không phải thu đao kịp thời, toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" cùng tinh không bao la bát ngát phía dưới, còn có trăm tỉ tỉ hạ giới như thảm nỉ đều vị hủy hoại rụng rơi vô số dưới một đạo này!

Hắn nhanh chóng quay đầu đi, đã thấy một đầu Chân Long to lớn vàng ròng xoay quanh không trung Thân thể cự long mạnh mẽ, lân phiến tinh mịn sáng tỏ, uy nghi tự nhiên, chỉ có điều phía trên đầu rồng vốn là hai cái sừng xinh đẹp, lúc này lại thiếu một cái, hai cái chân trước cũng máu thịt be bét, dòng máu như vàng ròng đang tích tích nhỏ xuống.

Vị trí gần phía trước thân rồng còn có một đạo vết đao sâu đủ thấy xương.

Chân Long tại thiên, khí tức bạo ngược, cường đại đặc biệt thuộc về Long tộc không giữ lại chút nào thả ra, trong long uy cuồn cuộn tất cả thương thế trên dưới cả người hắn ta đều đang nhanh chóng khép lại.

Thấy Long Vương gãy sừng thoát thân, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục xuất đao, đã thấy hắn ta há miệng, tiếng nói trầm thấp to lớn: "Gió nổi lên!"

Tiếng nói vừa dứt, có bão táp rơi xuống từ trên trời, mênh mông tự sinh, gió lớn như từng lưỡi đao to lớn vô hình xé rách hư không, hủy diệt vạn vật.

Tiếng gió gầm thét càn quét tứ phương, tinh vân, tinh thể trong tinh không cũng bị cuốn vào trong đó. Xông lên mây xanh hoành hành ngang cược, từng khỏa tinh thần tản ra ánh sáng lạnh lẽo chìm nổi như đất cát trong gió lốc, lực hút hoàn toàn vô dụng, đều bị lôi cuốn hóa thành từng đạo vòi rồng bắn ra bốn phương! Tiếng cuồng phong rít gào cuốn về phía Bùi Lăng.

Áo bào của Long Vương phần phật, tiếng nói nặng nề: "Mây tuôn!"

Mây mù theo tiếng mà lên như triều cường tăng vọt, trong nháy mắt che đậy tầm mắt, che đậy cảm giác, che đậy tất cả... Cứ như một miệng thú to lớn, vào lúc cực kỳ nguy cấp đã một ngụm nuốt hết toàn bộ giới thiên! Trong sương mù, giọng Long Vương lại truyền ra: "Lôi động!"

Trên bầu trời, thanh quang mịt mờ đột nhiên hóa thành một mảnh ảm đạm nặng nề.

Lôi đình cuồn cuộn lao ra từ bốn phương tám hướng.

Hoàn toàn khác với kiếp lôi, mảnh lôi đình này không có sự uy nghiêm khiến chúng sinh trong thiên địa tự nhiên phủ phục kính sợ, cũng không có sự đường hoàng cương mãnh chôn vùi tất cả tà ma, chỉ có hủy diệt cực hạn! Lôi đình chấn động gần như màu mực, như lưỡi đao sơn đen xuyên qua trời cao, như thương như kích đâm thẳng vào Bùi Lăng!

Bùi Lăng không do dự chút nào, Cửu Phách Đao đột nhiên múa trong ngàn vạn tiếng vù vù, đao khí huyết sắc trùng trùng điệp điệp thánh thót chém ra!

Đạo khí lao nhanh gào thét như thiên hà cuốn ngược, biển sao cuồn cuộn.

Rầm rầm rầm.

Trong tiếng vang liên tiếp không ngừng, đao khí chém vỡ mây núi, xé rách biển sương, trảm diệt bão táp, đánh tan vòi rồng, lúc lưỡi đao xé ra trời cao ngôi sao vỡ vụn, trường đao lướt ngang lôi đình băng diệt...

Một tia sáng lạnh mau lẹ xâu không, Cửu Phách Đao thẳng tiến không lùi!

Thấy tiên chức và "Bản nguyên" của mình chỉ cầm chân được tên nhân tộc kia trong phút chốc, trong hai con ngươi lạnh băng không chút gợn sóng của Long Vương cũng thoáng qua một tia nghiêm nghị hiếm thấy.

Rõ ràng thực lực còn kém rất xa, nhưng tên Tiên Vương nhân tộc này lại khiến hắn ta có loại ảo giác giống lúc đối mặt Kim Ô hoàng!

Loại kỳ phùng địch thủ kia khó phân cao thấp, chỉ cần bất kỳ một bên nào hơi không cẩn thận sẽ được thấy tình cảnh sinh tử quen thuộc, tuyệt đối không sai!

Đúng!

Đây là kiếp thành Tôn của hắn ta!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Long Vương há miệng, chúng nước, cuồng bạo, lôi đình nhanh chóng hội tụ trước miệng hắn ta, hóa thành một quả cầu ba màu xen lẫn cực lón.

Quả cầu kia vừa xuất hiện đã vội vàng bành trướng, trong nháy mắt đã lớn như sao!

Quả cầu xanh đen quấn quanh, có lôi đình đen nhánh đi khắp trong đó, truyền ra khí tức khủng bố khiến chúng sinh vạn vật kinh hồn táng đảm.

Gần như cùng lúc đó huyền bào như điện, Bùi Lăng cầm trường đao trong tay đã giết tới trước mặt Long Vương, không chậm trễ chút nào chém xuống một đao!

Oanh! !

Lôi đình đen nhánh nổ tung, lưỡi đao ánh sáng to lớn chói mắt như thực chất.

Chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh, dù tiên hay phàm đều mất đi thị giác trong lúc này!

Lôi quang chầm chậm tán đi, Nam Thiên môn đã hóa thành một đống đổ nát.

Tiên thực sinh trưởng không biết bao nhiêu thời gian đều chôn vùi sạch sẽ.

1076 chữ

Chương 3285: Chém đầu! (3)

Phía trên đống đổ nát thê lương tản ra vẫn khí, đao ý, lôi mang, trọng thủy, gió mạnh... Xen lẫn quấn vặn trải rộng mỗi một tấc trong nơi hẻo lánh, làm núi mây biển sương không dám sinh sôi.

Một kẽ nứt không gian thật lớn xuất hiện trên Nam Thiên môn, một đường uốn lượn kéo dài đến Bắc Thiên môn, bên trong có sát khí ngút trời, chiến ý cao ngất, thật lâu không cách nào khép lại.

Dây leo cứng cáp leo lên quấn vặn trên Bắc Thiên môn, lúc này ý túc sát càng hơn trước kia. Giọt máu như dòng nước vào tí tách không ngừng nhỏ xuống Bắc Thiên môn, thỉnh thoảng dâng lên từng đợt bụi mù nóng bỏng, trên đầu rồng to lớn của Long Vương bị chém ra một vết đao khắc sâu tận xương cốt! Không đợi hắn ta đứng dậy, một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên: "Long Vương, thắng bại đã phân!" Tiếng nói vừa dứt, ánh đao lóe lên mau lẹ vô song!

Dường như thời gian xung quanh đều đã đứng im!

Phốc phốc!

Long huyết bắn tung tóe như suối phun, một cái đầu rồng to lớn bay lên cao cao!

Máu tươi hắt vẫy như cơn mưa trút nước.

Một tiếng vang thật lớn, đầu rồng rơi xuống trước Bắc Thiên môn.

Mắt rồng vẫn trợn to như gương sáng, chiếu rọi ra một bóng dáng huyền bào cầm đao, chính là Bùi Lăng.

Trận chiến kết thúc!

Huyền bào chầm chậm bay xuống, Bùi Lăng lông tóc không hao tổn đứng trước đầu rồng, bình tĩnh đối mặt với hắn ta.

Hắn không biết đỉnh phong chân chính của Long Vương là trạng thái gì.

Nhưng bây giờ Long Vương chỉ dùng một bộ nhục thân Tiên Quan chưởng đạo!

Chém giết chính diện hoàn toàn không phải đối thủ của hắn!

Mặc dù như thế, cảm giác mà Long Vương cho hắn vẫn mạnh hơn U Minh chi chủ trong năm tháng hồng hoang Càng mạnh hơn Long Hậu!

Càng mạnh hơn Tiên Vương Kim Ô tộc "Cát Diệu"!

Đáng tiếc...

Nơi này không phải hồng hoang!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng giơ Cửu Phách Đạo lên đang chuẩn bị thi triển tiên thuật làm trái thiên cương tiễn Long Vương đoạn đường cuối cùng, nhưng ngay sau đó...

Cảnh tượng xung quanh thay đổi, Bắc Thiên môn, biển mây, đầu rồng... Toàn bộ nhòe đi, toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên" cũng tan đi như mây khói.

Thứ xuất hiện trước mặt hắn lại cung điện vàng son lộng lẫy quen thuộc.

Minh châu treo cao, giao tiêu là màn, hai bên có san hô cao lớn xinh đẹp, ngũ sắc xuất hiện chiết xạ ngàn vạn ánh sáng.

Bên ngoài thành cung óng ánh sáng long lanh là vạn khoảnh sóng biếc, mênh mông như khói.

Trên thềm son cách đó không xa, bóng dáng đầu rồng thân người ngồi trên bảo tọa, hắn ta cổn miện trang nghiêm.

Hai bên thị vệ như rừng, nữ tiên như tiêu, vẻ mặt khác nhau nhìn quanh suy nghĩ.

Bùi Lăng ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, hắn lại quay về thế giới tâm ma của Long Vương!

Lúc này, Long Vương ngồi ngay ngắn bên trên đột nhiên mở miệng, tiếng nói bình tĩnh hỏi: "Nhân tộc, ngươi tên là gì?"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tỉnh táo lại, vừa rồi Long Vương mượn nhục thân "Tiềm Mang" đại chiến với hắn.

Mặc dù hiện tại hắn đã thắng được, nhưng lại là trảm thể xác "Tiềm Mang"

Chỉ cần "Biểu tượng" tồn tại, bản tôn Long Vương không có việc gì!

Về phần sự sống chết của "Tiềm Mang"...

Trận đại chiến này, chỉ cần cuối cùng hắn thắng, "Tiềm Mang" cũng sẽ thân tử đạo tiêu, hắn cũng có thể sử dụng trật tự một phương thế giới cứu sống hắn ta!

Vì vậy, vừa rồi hắn ra tay không chút kiêng dè!

Chắc hẳn bên Long Vương cũng là tình huống giống vậy...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng bình tĩnh trả lời: "Bản tọa Bùi Lăng"

Trên thềm son, bóng dáng cổn miện khẽ gật đầu, miện châu nhẹ lay động, tiếng nói của Long Vương ầm vang như sấm: "Bùi Lăng.."

"Bổn vương nhớ kỹ cái tên này"

"Chư thiên vạn giới, không có mấy người đáng để bổn vương biết tên"

"Bây giờ ngươi là một người trong số đó"

Bùi Lăng mặt không đổi sắc, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Long Vương.

Long Vương trong thế giới tâm ma này khí tức sâu thẳm mênh mông, như vực sâu như núi không thể suy đoán.

So với Long Vương trong trận chiến vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Cái này... Mới là bản tôn chân chính của đối phương!

Có lẽ, chỉ có chiến thắng đối phương trong thế giới tâm ma này, mới có thể thật sự thắng được trận chiến này trên mặt ý nghĩa...

Lúc đang suy nghĩ, bên tai Bùi Lăng đột nhiên vang lên một tiếng nói quen thuộc: "Anh hùng nhân tộc, hóa ra tên của ngươi gọi là Bùi Lăng.."

"Ta gọi là 'Hi Ngao, chính là thân quyến của Long Hậu, là Tiên Quan chưởng đạo thuộc Giao Long tộc"

"Đề vừa rồi ngươi trả lời quá đặc sắc!"

"Nhưng Long Vương tính tình bạo ngược, có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, thường xuyên lật lọng, là một tiểu nhân thay đổi thất thường!"

"Mặc dù bài thi của ngươi không có kẽ hở, nhưng hắn chắc chắn không dễ dàng đồng ý cho ngươi và Long Hậu nương nương người có tình trở thành thành thân thuộc như thế.."

"Nhân tộc Bùi Lăng, ngươi nhất định phải cẩn thận!"

Tiếng nói vừa dứt, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tiên lực vốn hùng hậu trong cơ thể đột nhiên có sự tăng lên to lớn!

Dường như trong nơi tối tăm có một luồng lực lượng mới mẻ lại tràn trề mãnh liệt tràn vào, khiến trên dưới cả người hắn tràn đầy bành trướng cảm giác trước nay chưa từng có.

Hắn như đạt được một bộ phận "Biểu tượng"

"Thủy"!

Bùi Lăng ngẩn ngơ chợt hiểu ra điều gì đó, quay đầu nhìn về một phương hướng.

1100 chữ

Chương 3286: Đề thứ hai

Đã thấy thềm son bên cạnh bảo tọa của Long Vương có một người cung trang màu mực đang đứng, nàng tóc đen mặt đẹp, xinh đẹp vũ mị, sợi tóc đen nhánh búi lên cao cao, bảo trâm cắm nghiêng như là thiếu nữ nhân tộc tuyệt mỹ, chỉ có điều trên trán mọc lên một đôi sừng rồng đen nhánh hoa lệ, chính là Giao Long nữ tiên "Hi Ngao".

Vừa rồi là "Hi Ngao" truyền âm cho hắn!

Dựa theo diễn hóa ban đầu của thế giới tâm ma này, sau khi Long Vương đưa ra đề thứ nhất là "Hi Ngao" âm thầm chỉ điểm cho hắn.

Đợi sau khi hắn trả lời đúng đạt được thiện cảm của "Hi Ngao", tiếp theo Long Vương đổi ý đưa ra đề thứ hai... Vừa rồi Bùi Lăng thắng trận chính kia, chính là đề thứ nhất của thế giới tâm ma này!

Mặc dù vừa rồi hắn cũng chưa cần "Hi Ngao" chỉ điểm, nhưng chiến thắng trận chiến này coi như đáp đúng đề mục, vẫn có thể đạt được sự công nhận của "Hi Ngao".

Đây là thế giới tâm ma của Long Vương.

"Hi Ngao" trong thế giới tâm ma chính là lực lượng của Long Vương!

Lực lượng và biểu tượng mà hắn vừa đạt được, chính là sự công nhận của "Hi Ngao" trong thế giới tâm ma!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, tổng cộng là ba đề mục, hiện tại hắn đáp được một đề, còn có hai đề! Nhưng đây không phải ván cờ ba thắng hai quy ců.

Ba đề mục này, chỉ cần sai bất kỳ một đề gì, người thua là hắn!

Cũng như vậy, trong ba đề này, mỗi lần thắng một trận hắn có thể lập tức chiếm cứ một bộ phận lực lượng của Long Vương, sau ba đề mục tất cả của Long Vương đều thuộc về hắn!

Đây cũng là cơ hội thành Tôn của hắn!

Vào lúc này, cảm nhận được một bộ phận lực lượng của mình đột nhiên xói mòn, vẻ mặt Long Vương vẫn bình tĩnh không lay động, hắn ta nhìn chằm chằm dưới điện thản nhiên mở miệng: "Bổn vương tên 'Phất Uyên"

"Mặc dù ngươi là nhân tộc nhưng đã có tư cách biết tên thật của bổn vương"

"Hiện tại đề thứ hai"

"Lại đánh một trận với bổn vương trong năm tháng 'Tương lai!"

Tiếng nói vừa dứt, hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi!

Chư thiên.

Ngôi sao mênh mông không ngừng sáng tắt.

Ánh sáng năm màu lưu chuyển giữa trời, từng thụy khí giăng khắp nơi, giữa ánh sáng huy hoàng rực rỡ, vô số bóng dáng hoàn mỹ vô khuyết lay động xuất hiện trong từng tòa giới thiên.

Hư không có linh hoa sinh sôi, bay loạn như mưa, lại nghe tiên nhạc bồng bềnh, trang nghiêm nặng nề, vang vọng vạn giới. Chúng tiên im lặng nhìn về phía Bắc Thiên môn "Thanh Thuyên giới thiên".

Không biết Bắc Thiên môn đã tồn tại bao nhiêu thời gian còn miễn cưỡng duy trì dáng vẻ cửa ra vào, rất nhiều tiên thực linh ba quấn quanh trên đó đều nhao nhao suy tàn.

Trong vết rách to lớn có khí tức tiên linh như thực chất đang kịch liệt trôi qua.

Mây khói xoay tròn như bụi mù lộn xộn bay lên.

Đao ý cao ngất ngút trời, giọt long huyết cuối cùng vẫn chầm chậm bay xuống...

Huyền bào cầm đao đón gió phần phật, đầu rồng to lớn ngã xuống trên mây, ánh nắng chiều đỏ nhuộm vạn dặm như máu như tố.

Từ Phân Thiên, Phân Địa, Đối Vương, đến bây giờ trận chiến kết thúc, toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế lại chỉ xảy ra trong nháy mắt!

Tận đến lúc này, tiên nhân chư thiên mới giật mình hoàn hồn.

"Tiên Vương! Là hai vị Tiên Vương"

"Chuyện này không có khả năng!"

"Không sai! Sau hồng hoang, tất cả 'Biểu tượng' thông hướng đến 'Vương' đều đã không tồn tại ở chư thiên vạn giới! Hai vị kia thành Vương như thế nào? !"

"Là Phù Sinh kỳ cục!"

"Đoạn năm tháng này không có 'Biểu tượng' thành Vương, nhưng hồng hoang có!"

"Ván cờ chỉ là lý luận thôi!"

"Sau khi thành Vương không thấy được ván cờ... Nếu tiến về hồng hoang thành Vương cũng chỉ có thể ở lại hồng hoang, không cách nào trở lại 'Hiện tại"""

"Hai vị Tiên Vương, một vị là nhân tộc, một vị lại là Long tộc?"

"Vị nhân tộc kia cũng không kỳ quái... Rất có thể hắn là tiên tổ một trong chín tông..

"Vấn đề là tên Long tộc kia.."

Trong hư không lập tức bộc phát ra tiếng thảo luận vô cùng kịch liệt, tiếng nói tiên nhân xen lẫn thành một mảnh không cách nào lắng nghe, không thể nào hiểu được cũng không cách nào phỏng đoán vang vọng tinh không.

Tinh vân xoay chuyển, ngôi sao chấn động, từng tinh thể có to có nhỏ run rẩy, chấn động, trong chớp mắt ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh tinh vẫn rộng lớn tráng lệ trong tinh không...

Trong sự hùng vĩ biến ảo, tiên nhân tất cả giới thiên đều khởi hành, chạy tới biên giới của giới thiên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường "Thanh Thuyên giới thiên".

Trong một giới thiên cách "Thanh Thuyên giới thiên" gần nhất, Tự Hàn Ung ôm "Yểu Nguyệt", "Yểu Du", "Hi Ngao" và "Thi Thấm" đi theo phía sau cũng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm về phía chiến trường cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tự Hàn Ung nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, "Phất Uyên" làm quá mức!

Nếu không phải hắn ta cưỡng ép mượn dùng nhục thân của "Tiềm Mang", lúc này "Tiềm Mang" sẽ không bị trảm!

Vẫn là Bùi Lăng càng tốt hơn, vừa tiến vào năm tháng "Tương lai", là hắn tìm được "Tiềm Mang" hoàn thành hứa hẹn đã đồng ý với nàng trước đó...

Chờ chút!

Hình như có chỗ nào không đúng lắm?

Lúc đang suy nghĩ, lại nghe "Hi Ngao" mở miệng nói: "Nhân tộc Bùi Lăng không hổ là anh hùng nhân tộc!"

"Lúc ấy hắn vượt ải giận dữ vì hồng nhan, một mình xông vào Long cung muốn cứu Long Hậu nương nương ra cũng dũng mãnh như thế!"

1113 chữ

Chương 3287: Đề thứ hai (2)

"Những năm tháng này trôi qua, xem ra Bùi Lăng sơ tâm không thay đổi, vẫn là anh hùng thiếu niên nhân tộc trước kia!"

Nghe vậy, "Thi Thấm" lập tức gật đầu, dịu dàng nói: "Nhân tộc Bùi Lăng với nương nương có mối tình thắm thiết, từ đầu đến cuối trung trinh không dời, thật khiến chúng ta hâm mộ."

"Yểu Du" hừ nhẹ nói: "Cũng không tốt như các ngươi đã nói... Nhưng hắn thật sự được gọi là thiếu niên anh hùng"

Trong đôi mắt xanh thẳm của Tự Hàn Ung hiện ra vẻ nghi ngờ, trong tối tăm nàng cảm thấy mình lại nhận ảnh hưởng gì đó, nếu bây giờ nàng còn ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể cảm giác rõ ràng hơn chút, nhưng lúc này... Cẩn thận suy nghĩ một lát, nàng không cảm thấy có chỗ nào không đúng!

Thế là, nàng nhanh chóng nhẹ gật đầu, nói: "Đúng là như thế!"

Ngay lúc này, chiến trường "Thanh Thuyên giới thiên" ầm vang biến hóa!

Đầu rồng bị chém xuống, đôi mắt đang từ từ mất đi thần thái đột nhiên bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng!

Khí man hoang, dã tính, tùy ý, kiệt ngạo, mông muội, bạo ngược... Đặc biệt thuộc về hồng hoang mãnh liệt trào ra, cuồn cuộn hung lệ, lập tức tách ra mây khói quanh mình, tiên thực còn sót lại xung quanh Bắc Thiên môn lập tức khô héo, không còn chút linh cơ nào nữa.

Chỗ đứt của đầu rồng lập tức sinh ra lít nha lít nhít ngấn nước.

Rất nhiều ngấn nước như tơ tằm xuyên qua không gian, kết nối với thân rồng không đầu.

Vù!

Đầu rồng to lớn được ngấn nước dẫn dắt, vững vàng rơi vào trên thân rồng, đứt gãy kết nối, tất cả vết thương lập tức khép lại, không còn chút vết tích nào nữa!

Rầm rầm...

Trong tiếng nổ như lôi đình, vô số lũ lụt gầm thét xuyên qua biển sao, lao tới từ chư thiên vạn giới, hội tụ tới bên thân kim long.

Lũ lụt gào thét xoay tròn, trong chớp mắt từ óng ánh sáng long lanh chuyển thành màu sắc xanh nhạt, tiếp theo nhuộm thành đỏ hồng... Chẳng mấy chốc hóa thành bóng tối thâm thúy như màn đêm!

Lại là lũ lụt lặp đi lặp lại tích lũy đã tới cực điểm, mỗi một giọt nước đều tản ra uy áp mạnh mẽ làm chúng sinh hãi hùng khiếp vía.

Nhìn qua tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, thấy mình lần nữa rời khỏi thế giới tâm ma, về tới "Thanh Thuyên giới thiên", hắn không do dự chút nào lập tức rút Cửu Phách Đao chém ra!

Xoạt!

Hàn nhận phá không, một đạo đao khí kinh khủng bá đạo như ánh bình minh chia cắt thiên địa, mang theo khí thế cuồn cuộn chém về phía chúng nước!

Đạo khí hoành hành ngang ngược tám phương, trời cao nứt nẻ như mạng nhện như phong lôi cuồn cuộn rít gào rơi xuống.

Oanh!

Trong tiếng vang chấn thiên động địa, lũ lụt bị bổ ra, giọt nước văng khắp nơi!

Dòng nước màu đen nhánh vô cùng nặng nề, "Thanh Thuyên giới thiên" vốn đã rách nát không chịu nổi lập tức bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, cung điện liên tiếp hủy diệt, ngọc thụ tiên tuyền lập tức cô quạnh, mây núi biển mây rơi rụng, trong chốc lát mây bay sương mù tán đi, hươu đi học liệng, rất nhiều tiên nhân nhao nhao thoát khỏi "Thanh Thuyên giới thiên" từ Đông Thiên môn và Tây Thiên môn...

Nhưng ngay lúc đạo khí sắp hoàn toàn chém ra chúng nước...

Keng! !!

Một tiếng kim thiết va chạm cực kỳ réo rắt vang lên, trong hắc thủy đột nhiên duỗi ra một bàn tay trắng nõn thon dài, vững vàng tiếp nhận đạo đao khí cao ngất này!

Ngay sau đó, bàn tay thu lại, dùng sức, sau một tràng tiếng "răng rắc" khiến sinh linh ghê răng, đao khí thình thịch vỡ nát hóa thành bột mịn huyết sắc rì rào rơi xuống.

Bàn tay trong hắc thủy không nhanh không chậm thu hồi, ngay sau đó dòng nước cuồn cuộn tách ra, hiện ra một bóng dáng đầu rồng thân người, hắn ta hoa phục tươi lệ, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức thâm thúy vô ngần, uy nghi tự nhiên, chỉ đứng ở nơi đó đã khiến chúng sinh có một loại cảm giác núi cao trông thấy khó mà vượt qua, đại dương mênh mông xa vời khó mà vượt qua!

Áo bào hoa mỹ là bộ mà "Tiềm Mang" vừa mặc, nhưng vóc người và dung mạo của bóng dáng này...

Đây là bản tôn Long Vương ngồi trên bảo tọa cao cao trong thế giới tâm ma!

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trong trận chiến đầu tiên Long Vương chỉ là mượn nhục thân của "Tiềm Mang", thần hồn, ý chí, tư duy thậm chí cả cảm giác của "Tiềm Mang" đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì!

Nhưng tình huống lúc này...

Long Vương đã hoàn toàn đoạt xác "Tiềm Mang", chiếm nhục thân của hắn ta làm của riêng!

"Tiềm Mang" đã hoàn toàn chết đi!

Hơn nữa, nhục thân Tiên Quan chưởng đạo căn bản không chịu nổi ý chí Tiên Vương Bộ thân thể này của "Tiềm Mang" cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí, đánh bại Long Vương là cơ hội thành Tôn của hắn!

Nhưng đối với Long Vương mà nói, một trận chiến này cũng là cơ hội thành Tôn của đối phương!

Hiện tại dù "Tiềm Mang" sống hay chết, dù Long Hậu vui hay giận, chỉ cần Long Vương thành Tôn có thể thay đổi tất cả.

Cũng có thể có được tất cả!

Ở trước mặt vị trí Tiên Tôn, tất cả đều là hư vô!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng đã xuất đao, huyết sắc cuồn cuộn lao nhanh như nước thủy triều như sóng, vô số đao khí rét lạnh hóa thành dòng lũ cuồn cuộn chém về phía Long Vương!

Đạo khí tung hoành trời cao cắt chém vạn vật, huyết sắc nhanh chóng ăn mòn, nơi đến khí tức phá diệt tùy ý tràn ngập.

Trong hoa phục bay múa, Long Vương đạp không mà đứng, hơi đưa tay nhấn xuống phía dưới...

1118 chữ

Chương 3288: Không còn vĩnh sinh!

Trong chớp mắt, bàn tay thon dài trắng nõn của hắn ta hóa thành lân phiến tinh mịn, trảo như lưỡi đao đáng sợ, long trảo vừa hiện đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt đã che đậy toàn bộ phương giới thiên này!

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang liên miên, đao khí và long trảo không ngừng chạm vào nhau tràn ra vô số đốm lửa nhỏ, lộn xộn rơi xuống.

Uy năng kinh khủng như gợn nước, coi đây là trung tâm rung chuyển ra bốn phương tám hướng.

Tinh không sôi trào như nấu, tinh thể dần phá diệt.

Vô số tinh vân đột nhiên sinh diệt, xoay tròn vặn vẹo như hoa nở hoa tàn, xinh đẹp lại tàn khốc.

Chư thiên cũng chấn động vì thế!

Oanh! Trong chớp mắt giằng co, Bắc Thiên môn của "Thanh Thuyên giới thiên" biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một dấu long trảo to lớn in dấu thật sâu trong mây, Bắc Thiên môn như xưa nay chưa từng tồn tại.

Dấu vết long trảo đâm xuyên toàn bộ "Thanh Thuyên giới thiên", vượt ngang tinh không bao la bát ngát, một hơi đâm qua mấy chục hạ giới.

Sinh linh diệt tuyệt vô số, ven đường tất cả ngôi sao thiên thể đều băng diệt trong chớp mắt, hóa thành kiếp tro lộn xộn rơi xuống.

Dốc núi cỏ cây um tùm ở hạ giới nào đó lập tức bị san thành bình địa, lúc này đã là một dải hào quang tràn ngập đủ loại màu sắc mới như lưu ly.

Bùi Lăng chậm rãi đứng lên trong bụi mù bốc lên khí lưu huỳnh, hai đầu gối của hắn đã chìm xuống, đều chui vào bùn cát cháy đen, phía trên huyền bào đầy vũng bùn bụi đất trông cực kỳ chật vật nhưng khí tức vẫn bình ổn như trước, chỉ thấy mấy chỗ trầy da ở cánh tay, cần cổ.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức cách vô số thế giới và tinh không khóa chặt Long Vương ở "Thanh Thuyên giới thiên".

Lúc này, tiếng nói lạnh băng uy nghiêm của Long Vương lập tức vang lên giữa thiên địa ở phương thế giới này:

"Vừa rồi ngươi không nên chiếm cứ lực lượng của bổn vương!"

"Ngươi là sinh linh năm tháng này, chiếm cứ lực lượng bổn vương cũng như dẫn lực lượng của bổn vương từ hồng hoang tới 'Tương lai!"

"Mặc dù hiện tại bổn vương cách khi đỉnh phong vẫn kém rất nhiều"

"Nhưng... "

"Đối phó một Tiên Vương 'Biểu tượng' chưa đạt tới cực hạn cũng đã đủ!" Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm lại!

Cạch!"

Một tiếng vang giòn như kéo mở cái gì đó, ngay sau đó tạch tạch tạch két...

Tiếng vỡ vụn liên miên không dứt vang vọng trời cao, bầu trời phương thế giới này lập tức xuất hiện năm kẽ hở như lạch trời, như lợi trảo.

Vết rách như mạng nhện trải rộng trên trời cao xanh ngọc, sao băng như mưa, trời cao trở nên tối tăm, u ám tản khắp, trời sập!

Trong tối tăm, uy áp không gì sánh kịp bao phủ trong lòng chúng sinh.

Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có gào thét như thủy triều, dường như ngay sau đó toàn bộ phương thế giới này sẽ hoàn toàn bị hủy đi!

Toàn bộ sinh linh phủ phục, run rẩy vạn phần, uy áp kinh khủng nhét đầy hư không như có lực lượng vạn quân gắt gao đè lại chúng sinh, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trời xanh đổ sụp, vạn vật rơi xuống, thế giới hủy diệt!

Huyền bào phần phật, Bùi Lăng lập tức nhướn mày, một kích này của Long Vương nhắm thẳng vào hắn!

Chỉ có điều, phương hạ giới này lại không chịu nổi dư chấn từ một kích này của Long Vương.

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trên đỉnh đầu Bùi Lăng lập tức hiện ra một vòng huyết quang thuần túy, một vòng huyết nguyệt tròn trịa sâm nhiên, lạnh băng, tươi diễm, u nhiên dâng lên!

Huyết nguyệt đầm đìa, hắt vẫy vạn dặm ửng đỏ.

Cùng lúc đó, mười vòng mặt trời huy hoàng cũng bừng bừng dâng lên, ánh sáng vàng ròng chỗ nào cũng có, khí tức Đại Nhật chân hỏa rào rạt tuôn ra bành trướng.

Trong chốc lát, nhật nguyệt cùng lên, âm dương cùng sáng!

Nơi ửng đỏ và vàng ròng chiếu đến, bầu trời của phương thế giới này lập tức đạt được sự vững chắc.

Vòm trời đang không ngừng sụp đổ im bặt dừng lại.

Năm vết rách kinh khủng do cự trảo tạo ra cũng lập tức dừng lại.

Thiên thạch như mưa rào biến mất không thấy bóng dáng.

Nhưng ngay sau đó một cái long trảo to lớn phủ kín vảy giáp vàng ròng tinh mịn đột nhiên xuất hiện, chụp vào đầu Bùi Lăng!

Thời khắc mấu chốt, Bùi Lăng lập tức vung đao đón đỡ...

Keng! !!

Cửu Phách Đao và long trảo cứng rắn đụng vào nhau, đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa rào xối xả, hắt vẫy khắp nơi.

Lực trùng kích kinh khủng có mấy phần thành thực chất, như sóng biển gào thét lan về phía bốn phương tám hướng.

Toàn bộ phương thế giới này đột nhiên chấn động, mặt đất, núi đá, núi non... Di chuyển như nước chảy ôn thuần, vạn vật trầm bổng chập trùng, lực lượng vô cùng to lớn không giữ lại chút nào va đập vào chúng sinh trong thế giới.

Toàn bộ sinh linh phương thế giới này gần như bị đánh chết tươi trong chớp mắt! Oanh! !

Tịch diệt!

Lại một tiếng vang chấn thiên động địa, giữa thiên địa long trảo vàng ròng lập tức đánh xuyên qua thế giới này! Vô số tinh vân xinh đẹp như pháo hoa chợt sáng chợt diệt, lại ngàn vạn tinh hà mênh mông hoàn toàn tan vỡ dưới một trảo này.

Bùi Lăng như mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua vô số hư không, ven đường đụng nát vô số ngôi sao, nện mạnh vào một ngôi sao to lớn.

Ngôi sao này cũng đặc biệt khổng lồ trong biển sao, chỉ chớp mắt tinh thể đã đổ sụp hai phần ba, bụi mù lộn xộn bay lên như mây núi biển sương, tản vào bốn phía hóa thành tinh vân, xoay quanh tinh thể chầm chậm chuyển động.

1077 chữ

Chương 3289: Không còn vĩnh sinh! (2)

Không đợi Bùi Lăng đứng dậy, một bóng dáng đầu rồng thân người, cổn miện chỉnh tề đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là Long Vương!

Long Vương giơ chân, một chân giẫm về phía Bùi Lăng.

Khí thế của hắn ta cuồn cuộn, uy nghi tự nhiên, quanh người muôn hình vạn trạng như sinh ra đã nên ngồi trên thềm son cao cao quan sát chúng sinh, lại như sinh ra đã quân lâm thiên hạ, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều như sâu kiến, lật tay có thể diệt!

Giày đen đạp xuống, huyền bào lập tức hóa thành thịt, tính cả ngôi sao to lớn bên dưới hắn đều bị hủy, hóa thành kiếp tro bay lả tả, phiêu tán vào trong biển sao.

Thấy Bùi Lăng như đã bỏ mình, khuôn mặt Long Vương đằng sau miện châu lại không có bất kỳ vẻ vui mừng gì, hắn ta phản ứng mau lẹ không gì bằng, long trảo to lớn lập tức chụp về phía hư không sau lưng!

Gần như cùng lúc đó, một thanh ma đạo như trời sao đêm hè lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn ta, mang theo đao ý cao ngất chém về phía Long Vương!

Một đoàn đốm lửa nhỏ kịch liệt bắn tung toé, trường đao và lợi trảo chống chọi lẫn nhau.

Hai bên đụng vào nhau bộc phát ra uy năng kinh khủng, ngôi sao xung quanh như thủy triều lơ lửng như chìm chìm nổi nổi, trong chớp mắt sụp đổ.

Trong chốc lát, vô số ánh đao huyết sắc như thiên hà cuốn ngược, sôi trào mãnh liệt, ngàn vạn lôi đình tím xanh đan xen gần như chiếu sáng trời sao ảm đạm không biết bao nhiêu năm tháng Oanh! !

Toàn bộ trời sao chấn động theo, lực lượng khổng lồ vượt qua sự tưởng tượng của chúng sinh, trong nháy mắt hoàn toàn xé rách tinh không to như vậy!

"Ngọc Lê giới thiên".

Nơi đây khí tức giới thiên nặng nề nguy nga, trong biển mây cuồn cuộn hiếm thấy Tiên cung lầu các, lại có vô số dãy núi trống rỗng lơ lửng, mây nặng thấp thoáng, núi non chập trùng màu sắc khác nhau, xanh hồng đan xen, cây sắn dây mọc lan tràn, tràn đầy dã thú Tiên gia.

Lúc này, vô số tiên nhân hoặc bước trên mây, hoặc cưỡi hạc, hoặc cưỡi lộc, hoặc ngồi xếp bằng trên đỉnh... Cùng nhau nhìn qua tinh không mênh mông xa xa, đêm không chợp mắt, đang nhìn như si như say, cực kỳ tập trung. Trong hư không, từng đạo truyền âm lui tới xuyên qua, bàn tán ầm ĩ: "Trên người vị Tiên Vương Long tộc kia có khí tức hồng hoang!

"Có lẽ hắn không phải Tiên Vương của năm tháng này!"

"Tiên hữu nói cực phải, hơn nữa vị Tiên Vương nhân tộc kia cũng không bình thường.

"Không sai! Mười vòng mặt trời, kia là thiên tượng thời đại hồng hoang"

"Không biết hai vị Tiên Vương này, ai sẽ thắng?"

"Không sai... Tiên Vương chấp chưởng tất cả tiên chức, 'Bản nguyên, trật tự một phương thế giới, bản thân hắn cũng là cực hạn rất nhiều đại đạo. Trận chiến của hai vị Tiên Vương, dù ai thắng ai bại đều là đại đạo và đại đạo va chạm!"

"Quan sát tình cảnh đại đạo như thế, dù với tiên nhân chúng ta cũng là cơ duyên vạn năm khó gặp hiếm thấy!

"Đúng là như thế... Nhưng những hạ giới kia lại phải gặp xui xẻo"

"Lực lượng Tiên Vương, dù chỉ là một chút dư chấn thì những hạ giới kia cũng không chịu nổi!"

"Hạ giới đều là sinh linh phàm tục sớm sinh tối chết, sống như phù du, không cần quá quan tâm. Bây giờ có một kiếp này cũng là số trời... Sau khoảng ngàn vạn năm thế giới sẽ tự phồn diễn sinh sống."

Những tiên nhân này đang nói chuyện, đã thấy tinh không vô ngần trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một vết rách to lớn đến không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi nó xuất hiện nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt xé rách toàn bộ tinh không Sau đó, hai vị Tiên Vương đang giao chiến đồng thời biến mất không thấy gì nữa.

Không chờ bọn họ biết rõ ràng tình huống, chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ "Ngọc Lê giới thiên"

Ngay sau đó, thiên môn của "Ngọc Lỗ giới thiên" như vải vóc bị lực lượng khủng bố trực tiếp xuyên thủng.

Hai bóng dáng một vàng một đỏ lập tức xông vào "Ngọc Lê giới thiên"

Trong thoáng chốc khí tức hủy diệt cuồn cuộn bao phủ toàn bộ "Ngọc Lê giới thiên"

Vừa nãy rất nhiều tiên nhân còn đầy phấn khởi quan chiến, mừng rỡ gặp được cơ duyên lập tức thay đổi sắc mặt Nhưng chẳng kịp chờ bọn họ có bất kỳ động tác gì, dông tố cuồn cuộn, đao khí bàng bạc ầm vang bộc phát trong phương giới thiên này!

Tiên mây rộng lớn xoay tròn toàn bộ giới thiên đều hóa thành mây đen đặc âm trầm, mười vòng mặt trời mang theo sóng nhiệt ngang ngược từ từ bay lên, hồng thủy ngập trời, dính dấp, nhựa cây tràn lan...

Rầm rầm rầm! !

Lực trùng kích kịch liệt lập tức chấn động muôn phương.

Trong "Ngọc Lê giới thiên" từng tòa tiên sơn chớp mắt sụp đổ, tiên trận phòng hộ trên đó không có chút giấy giụa nào, chớp mắt tán loạn, tiên thực, núi đá, tiên tài, động phủ... Khó mà tính toán hóa thành bột mịn, chui vào mây đen biến mất.

Rất nhiều tiên nhân có người trong thất khiếu tiên huyết chảy dài; có người đạo thể không còn, tiên hồn còn sót lại; có thể xác tổn thương, thân chịu trọng thương... Trong chốc lát người bị thương như mây, vô cùng hoảng sợ. Không do dự chút nào, quần tiên cũng không rảnh lĩnh hội đại đạo, lập tức tự mình thi triển thủ đoạn chạy về phía giới thiên khác.

Chạy tới thiên môn, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phương giới thiên này...

Oanh!

1096 chữ

Chương 3290: Không còn vĩnh sinh! (3)

Tiếng vang chấn động khiến trong tai rất nhiều tiên nhân máu tươi rò rỉ, một dòng nước to lớn như trụ trời ầm vang rơi xuống, "Ngọc Lê giới thiên" gánh chịu vô số chúng sinh, tồn tại không biết bao nhiêu thời gian đối mặt với nó như trang giấy yếu đuối không chịu nổi, gần như trong nháy mắt đã hoàn toàn bị xuyên qua! Thế đi của cột nước không giảm, một hơi xuyên thủng tam trọng giới thiên liền nhau, xuyên qua bốn mảnh tinh không bao la, cuối cùng rơi mạnh vào một phương hạ giới màu sắc nhợt nhạt!

Xoạt!

Tiếng lưỡi đao chém không vang vọng trong hư không, lít nha lít nhít đao khí huyết sắc bay ra từ trong cột nước!

Cột nước khổng lồ cao ngất lập tức hóa thành hơi nước cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ hạ giới.

Thế giới vốn cát vàng đầy trời, hoang vu thê lương lập tức hơi nước dồi dào, vô cùng ướt át. Nhưng không đợi phương hạ giới này cỏ cây sinh sôi, lại có mười vòng mặt trời dâng lên, Đại Nhật chân hỏa mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn chiếu sáng toàn bộ thế giới.

Những đao khí chặt đứt cột nước kia như huyết hải cuồn cuộn, lưu chuyển trời cao, hội tụ trên một tòa cồn cát to lớn ở phương thiên địa này, chợt hóa thành một bóng dáng huyền bào, chính là Bùi Lăng!

Sắc mặt hắn lạnh băng, trên dưới cả người vết thương chồng chất, trong nhiều miệng vết thương lộ ra xương cốt trắng hếu, nhất là mấy vết cào da thịt xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được nội tạng.

Lúc này đao ý lưu chuyển, thương thế đang lấy tốc độ nhanh chóng khép lại.

Ở một chỗ cách cồn cát xa xa, một bóng dáng cổn miện cũng chậm rãi hiện ra trên một cồn cát cao lớn, lại là Long Vương. Đổi bên cách không giằng co, Long Vương nhìn chằm chằm Bùi Lăng, tiếng nói uy nghiêm trầm thấp như sấm rền: "Ngươi thật giống như... Giết không chết!"

Bùi Lăng từ tốn nói: "Chính tiên bình thường không làm trái thiên cương thì không cách nào bị giết"

"Huống chi, bản tọa vẫn là Tiên Vương!"

"Hơn nữa bây giờ ngươi chỉ hơi chiếm chút ưu thế"

"Tiếp theo ai sống ai chết, còn chưa thể biết được!

Lưu châu khẽ động, Long Vương khẽ lắc đầu, hờ hững nói: "Chính tiên bất tử là quy tắc do Ly La tiên tôn định ra tói!"

"Vĩnh sinh ở trên tay Ly La tiên tôn, tiên nhân đi theo 'Trật tự, tin tưởng Ly La tiên tôn có thể đạt được vĩnh sinh!"

"Còn tiên nhân làm trái thiên cương, kháng cự Ly La tiên tôn không có vĩnh sinh! !"

"Trên người ngươi có tội nghiệt sâu nặng, hiển nhiên làm trái thiên cương đã sớm không chỉ có một việc!"

"Ngoài ra, Vương không đối Vương, cũng là quy tắc do Ly La tiên tôn quyết định "Hiện tại bổn vương cũng tốt, ngươi cũng được, đều đã mất đi vĩnh sinh!"

"Về phần ngươi nói hiện tại bổn vương chỉ chiếm chút ưu thế."

Nói đến chỗ này, khí tức quanh người Long Vương biến hóa, áo bào không gió mà bay, miện châu nhanh chóng va chạm, tiếng kim ngọc vang vọng thế giới.

Đột nhiên thể xác kịch liệt bành trướng, hóa thành một đầu cự long vô cùng to lớn, mạnh mẽ vô song, bay vút lên trời cao!

Cự long vừa xuất hiện đã có chúng nước biến thành núi mây biển sương đi theo, trong mây sấm sét như nước thủy triều, muôn hình vạn trạng, uy áp kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, nhét đầy trong mưa!

Long Vương đứng trên mây, mắt dọc như thành trì quan sát Bùi Lăng đứng trên đồi cát ở phía dưới, tiếng nói lạnh băng thản nhiên:

cả đều là phí công!"

"Có lẽ trên người ngươi thật sự có một số bí mật, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, tất Tiếng nói vừa ra, toàn bộ phương thế giới này lập tức hạ xuống lôi đình vô biên!

Lôi đình đen nhánh như mưa rào trút nước, gào thét hoành hành ngang ngược, diệt chúng sinh vạn vật.

Chỉ gần một tích tắc, toàn bộ sinh linh phương thế giới này tính cả thế giới đều không còn sót lại chút gì!

Chư thiên vạn giới mất đi một giới!

Bàn Nhai giới.

Trọng Minh tông.

Trong Truyền Thừa điện.

Từng Mệnh Hồn đăng có to có nhỏ chìm chìm nổi nổi, hội tụ thành đại dương mênh mông, trong lúc hình bóng lay động soi sáng ra một chút hình dáng truyền thừa.

Phía trên đại dương mênh mông huyết hải cuồn cuộn, lít nha lít nhít mặt người oán độc vây quanh tạo thành bảo tọa, trong bảo tọa vốn không có vật gì, đột nhiên một bóng người như tranh thủy mặc bị thấm ướt lặng yên hiện ra, chính là "Minh Huyết" tổ sư!

Hắn ta như đã nhận ra cái gì đó mở hai mắt ra, hắn ta lập tức quay đầu nhìn về phía tổ địa.

Sâu trong tổ địa, một vài bức tranh nhẹ nhàng trôi nổi.

Ầm.u, lạnh lùng, bạo ngược, hung lệ, sát khí... Đủ loại khí cơ đều bị bức tranh khóa lại như ngủ say, vắng lặng im áng.

Rất nhiều bức tranh đều như chân dung người thường, kích thước giữa đôi bên cũng không chênh lệch quá lớn, chỉ có bức tranh phía ngoài cùng cực kỳ to lớn, gần như chiếm cứ toàn bộ hư không ở cửa vào tổ địa, khí cơ vô cùng bá đạo, bốn phía lờ mờ, trống rỗng như không thể chịu đựng sự tồn tại của bất kỳ chân dung gì. Trong tranh mây khói mờ mịt, vẻ mặt nam tử huyền bào tà ác lạnh lẽo, khí chất quỷ quyệt sâm nhiên, ngay cả mây khói quanh quẩn bên cạnh cũng tản ra ý hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng...

Đây chính là bức tranh của Bùi Lăng Lúc này, Bùi Lăng trong bức tranh đột nhiên áo bào khẽ nhúc nhích, giơ chân bước một bước ra bên ngoài bức tranh.

Ngay sau đó, Bùi Lăng đi ra bức tranh! Đi ra Truyền Thừa điện! Đi ra Trọng Minh tông!

1097 chữ

Chương 3291: "Lục" vạn giới

Tốc độ của Bùi Lăng vô cùng nhanh, "Minh Huyết" tổ sư căn bản không kịp ngăn cản, hắn ta vội vàng truyền âm nói: "Đọa Tiên thoát khốn! Đừng rời khỏi sự quản lý của Thánh tông"

Tiếng nói vừa rơi, Bùi Lăng trong bức tranh đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ!

Trong Truyền Thừa điện, "Minh Huyết" tổ sư cau mày nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã khôi phục sự bình tĩnh.

Tên hậu bối Bùi Lăng này vừa vào Phù Sinh cảnh leo lên tiên lộ, bây giờ thần niệm do hắn để lại tự hành động...

Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đối phương cũng đã thành tiên!

Có thể là thượng giới xảy ra biến cố gì...

Nghĩ tới đây, "Minh Huyết" tổ sư nhắm lại hai mắt, bóng dáng lặng yên biến mất trên bảo tọa, tiếp tục tọa trấn trong điện.

...

Bàn Nhai giới.

Bóng đêm dày đặc, huyết nguyệt giữa trời, ửng đỏ như biển máu trùng trùng điệp điệp vẩy xuống mặt đất.

Trong tối tăm, vô số tiếng xột xoạt dày đặc như nước thủy triều, như có khủng bố lớn, tai họa lớn gì đó nổi lên.

Phía trên trời cao, một bóng dáng huyền bào đột nhiên hiện ra, chính là Bùi Lăng!

Hiện tại, bản thể của hắn đang tranh đấu với Long Vương!

Trước khi hắn vào cuộc kiếp phù du, dựa theo lệ cũ truyền thừa qua các đời Trọng Minh tông, bản thể để lại truyền thừa và thần niệm ở trong Truyền Thừa điện.

Nếu hắn thành tiên thất bại, sợi thần niệm này sẽ chỉ dựa theo ý chí và sở thích khi hắn còn sống, lựa chọn truyền nhân, dạy bảo truyền thừa cho tử đệ đời sau ở trong Trọng Minh tông, hoặc là vào lúc Trọng Minh tông gặp nguy cơ tông môn hủy diệt, sẽ tiêu hao thần niệm sau cùng che chở tông môn, kéo dài đạo nho chính thống.

Nếu thành tiên thành công, sợi thần niệm này sẽ sinh ra tiên tính, trở thành một sợi phân hồn của bản thể!

Nhiều lần Phù Sinh kỳ cục, chín tông và thượng giới kết nối đều là thông qua phân hồn do những tổ sư thành công phi thăng để lại!

Lúc này, Bùi Lăng dừng lại, ngay sau đó ý chí kinh khủng mênh mông bao phủ toàn bộ Bàn Nhai giới Trong giây lát, bên cạnh hắn hiện ra mấy bóng dáng không khác hắn chút nào.

Những bóng dáng này vừa xuất hiện lập tức tứ tán.

Một đạo độn hướng Thanh Yếu sơn, một đạo bay hướng Vĩnh Dạ hoang mạc, một đạo tiến đến U Tố mộ, còn lại thì đến thẳng các nơi "Quỷ dị"...

Chẳng mấy chốc tất cả phục khắc thể đều biến mất trong bóng đêm mênh mông.

Bùi Lăng đi ra từ trong bức tranh thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía huyết nguyệt bên trên.

Ánh trăng đầm đìa nhìn thấy mà giật mình, như vết máu mới giội, như có huyết hải chiếu rọi nhét đầy càn khôn.

Khí tức hỗn độn, rối loạn, không có thứ tự, sa đọa... Theo ánh trăng sôi trào mãnh liệt, vặn vẹo vạn vật chúng sinh ở phương thế giới này.

Bùi Lăng không bị ảnh hưởng chút nào bước ra một bước, đi về phía huyết nguyệt...

Thanh Yếu sơn.

Vốn là hung địa cỏ cây sum suê, lúc này cành lá đặc biệt mạnh mẽ to lớn như chỉ trong chớp mắt đã trở về hồng hoang.

Cự mộc che trời, long xà như dây leo xen lẫn quấn vặn, gần như kín không kẽ hở.

Thân cành màu nâu xám, thỉnh thoảng thấy từng chim thú khảm nạm khuôn mặt hoảng sợ muốn chết, lại có vô số mắt dọc huyết sắc sáng tắt như ngôi sao.

Cành lá rủ xuống, lặng yên không tiếng động mọc ra một tia xúc tu như sợi bông, như du hồn phiêu đãng bốc lên.

Chỗ sâu có tiếng yêu thú gào thét truyền ra xa xa, liên miên không dứt, bạo ngược, hỗn loạn, hung lệ... Huyền bào lóe lên, một đạo phục khắc thể của Bùi Lăng bước vào nơi đây, cùng lúc đó tất cả cuồng loạn, hỗn độn, không có thứ tự yên tĩnh, không còn chút hành động nào nữa. Phục khắc thể không hề dừng lại, trực tiếp bước vào sâu trong Thanh Yếu sơn.

Ven đường cự mộc đổ sụp, linh thực suy tàn, cỏ dài sinh trưởng trên mặt đất, tràn ngập vết tích chiến đấu ngổn ngang lộn xộn, thú huyết ào ạt đầy khắp núi đồi, vô số sào huyệt, cỏ cây bị phá hủy gần như không còn.

Từng đầu yêu thú cuồng hóa, nhiễu sóng, đôi mắt đỏ hồng, chẳng có mục đích đi lại, phát tiết khắp nơi.

Nhưng lúc phục khắc thể đi ngang qua, tất cả yêu thú ngủ thật say, trở nên yên ắng.

Chẳng mấy chốc, phục khắc thể Bùi Lăng đi đến bên cạnh Ngu Uyên. Lúc trước là khoảng đất bao la mênh mông vô bờ, lúc này lại là cỏ cây mọc lan tràn.

Lít nha lít nhít dây leo rủ xuống từ cành cây cao, ngàn vạn đậm nhạt xanh biếc không đồng nhất hội tụ vào trung tâm mảnh đất, dệt thành một cái kén lục to lớn. Trong kén lục có tóc bạc chầm chậm bay múa như ánh trăng trong sáng lặng yên chảy xuôi.

Trên dưới cả người Dược Dạ Thư đều bị dây leo bao bọc chỉ lộ ra cái đầu, lông mi dài buông xuống, da sáng trắng hơn tuyết như lúc mới gặp ở trong "Tiểu Tự Tại Thiên", hô hấp đều đặn, vẻ mặt điềm tĩnh an bình, vẫn đang ngủ say.

Bùi Lăng nhìn về phía Dược Dạ Thư, nhanh chóng xác nhận lúc này sư tôn không đáng ngại, nàng có lực lượng truyền thừa của Tầm Mộc, có thể ngủ say để tránh "Hỗn độn" ăn mòn.

Nhưng trong truyền thừa Tầm Mộc, mặc dù có không ít "Bản nguyên", tiên chức lại lác đác không có mấy...

Về phần "Biểu tượng"...

Lúc trước Tầm Mộc thành Vương thất bại chính vì "Biểu tượng" không đủ!

Đến bây giờ, bản thể của hắn ta vẫn lạc, tất cả "Biểu tượng" liên quan đến hắn ta đều tiêu tán như tuyết đọng gặp mặt trời...

1096 chữ

Chương 3292: "Lục" vạn giới (2)

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, Thanh Yếu sơn không có thứ hắn muốn tìm...

Sau đó, hắn không quấy rầy sư tôn Dược Dạ Thư, chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh Ngu Uyên...

Vĩnh Dạ hoang mạc.

Trung tâm bóng tối đậm đặc, chín cây trụ cao màu trắng vẫn thẳng tắp như cũ, chỉ có điều lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp lại đã đứt gãy ào ào.

Lôi đình đã nổ vang không biết bao nhiêu năm tháng đi đến xa ngút ngàn dặm.

Xiềng xích đứt gãy như cành cây bị chém đứt, vô lực rủ xuống.

Một chiếc quan tài huyết sắc to lớn ngã xuống giữa chín trụ.

Mặt đất vốn khắc đầy đủ loại vân triện, phù lục, lúc này linh cơ diệt hết, hóa thành tử địa âm u khắp chốn.

Gió lạnh cuốn qua, đất cát rì rào.

Một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện.

Nhìn qua phong ấn bị phá hoại gần như không còn, Bùi Lăng không hề cảm thấy bất ngờ.

Lúc trước hắn độ đạo kiếp, hệ thống vẫn cho hắn trộm lấy lực lượng thiên kiếp, thuận tiện cũng giải trừ phong ấn thiên kiếp bảy tám phần.

Bây giờ đối phương có thể thoát khỏi trói buộc, hắn có hơn phân nửa công lao...

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng nhanh chân đi đến bên cạnh chiếc quan tài huyết sắc kia, tròng mắt nhìn lại.

Trong quan tài trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối như vô ngần.

Bùi Lăng đưa tay đặt trên mép quan tài, hơi nhắm mắt lại bắt đầu nghiêm túc cảm giác.

Tu vi đạt tới Tiên Vương có thể biết được tất cả kiến thức phía dưới Tiên Vương!

Chỉ có điều, hắn cảm giác chốc lát lại chỉ hiểu được đại khái nguyên lý phong ấn nơi đây, tầng huyền bí càng sâu hơn lại vẫn không cách nào thăm dò!

Bùi Lăng lập tức mở hai mắt ra, mặc dù chỉ biết nguyên lý đại khái nhưng cũng đã đủ! Ngay sau đó, bàn tay đặt trên mép quan tài của hắn đột nhiên dùng sức, một tay khiêng quan tài trên vai. Sau đó một tay khác của hắn chậm rãi nâng lên.

Mặt đất chấn động mãnh liệt!

Chỉ một thoáng cát bay đá chạy, tầng nham thạch sụp đổ, khí lưu hoàng mãnh liệt trào ra từ lòng đất, chín cột đá cao ngất như bị một luồng lực lượng vô hình bắt lấy, cứ thế bị rút ra từ trong mặt đất!

Theo một trận lại một trận chấn động, chín cột trụ trắng hoàn toàn rời khỏi lòng đất, lơ lửng trên bầu trời đêm. Trong bóng tối đậm đặc xung quanh đột nhiên yên tĩnh như chết, như trước đêm cuồng phong mưa rào.

Bùi Lăng chậm rãi thu hồi cánh tay nâng lên, sau đó đánh ra một cái pháp quyết đơn giản.

Chợt bên trong quan tài truyền ra lực hút kinh khủng, chín cột trụ trắng như cá bơi vào biển, lập tức hóa thành một tia sáng trắng được thu vào trong quan tài.

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay Bùi Lăng biến đổi, nắp quan tài rơi xuống bên cạnh lập tức tự phát bay tới, phịch một tiếng đậy lên trên quan tài kín kẽ, không còn chút khe hở nào nữa!

Huyền bào phần phật, pháp quyết trong tay Bùi Lăng lại thay đổi, kiếp vẫn màu mực trùng trùng điệp điệp tụ đến từ bốn phương, trong nháy mắt che đậy huyết nguyệt rét lạnh.

Khi tất cả ửng đỏ như thuỷ triều xuống biến mất, hắn tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu cũng dâng lên một vòng huyết nguyệt u nhiên!

Lúc này, Bùi Lăng lập tức buông lỏng một cánh tay khác, huyết quan vẫn bị hắn vác ở trên đầu vai nhẹ như lông hồng lơ lửng bay lên, bay về phía vằng huyết nguyệt này!

Trong nháy mắt, huyết quan chui vào trong huyết nguyệt biến mất không thấy gì nữa.

Sau đó, huyết nguyệt lả lướt rơi xuống bị Bùi Lăng thu hồi.

Ống tay áo vung lên một cái, Bùi Lăng đã tán đi pháp quyết trong tay, chỉ một thoáng kiếp vẫn cuồn cuộn tan thành mây khói.

Ủng đỏ bày ra, huyết nguyệt chân chính lại hiện ra.

Ánh trăng huyết sắc chưa rải đầy mặt đất, bộ phục khắc thể này của Bùi Lăng đã ẩn nấp không thấy.

U Tố mộ.

Nước biển màu mực ầm vang bốc lên, hòn đảo như phần mộ yên tĩnh trôi nổi trong đó.

Cây dâu lớn cao ngất ở trên đảo, nhánh cây như nắp, cành lá đen nhánh giăng khắp nơi, linh hoa đỏ trắng nở rộ như máu như đồ.

Một bộ phục khắc thể của Bùi Lăng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây.

Cây dâu lớn như cảm nhận được, lập tức mở ra lít nha lít nhít đôi mắt nhìn về phía huyền bào trước mặt, trực tiếp hỏi: "Ngươi đã thành tiên?"

Phục khắc thể Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt vung ống tay áo một cái, ba cái Dưỡng Hồn túi đẳng cấp cao xuất hiện trong hư không, vẫn triện trên đó lưu chuyển, tiêu tán ra lực lượng to lớn cuồn cuộn khiến chúng sinh tim đập nhanh.

Chợt ba cái Dưỡng Hồn túi cùng mở ra cấm chế, hồn thể như dòng lũ chảy xuôi ra, theo bản năng rơi xuống phía dưới cành lá đen nhánh... Không bao lâu sau, tất cả hồn thể đều tiến vào U Tố mộ.

Trong những hồn thể này có "Phiên Na", "Ly Thiến"; có "Trì Yểu"; còn có Đại Thừa chín tông vẫn lạc trong ván cờ lần này...

Hiện tại, tất cả hồn thể đều chìm trong giấc ngủ rất sâu, không hề biết tình cảnh của mình.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, tiếng nói bình thản: "Chăm sóc bọn họ cho tốt"

"Đợi bản thể của bản tọa trở về, sẽ cho ngươi tiên chức 'Mặt trời mọc"

Nghe thấy tiên chức "Mặt trời mọc", Quỷ Tang không do dự chút nào cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, nhanh chóng trịnh trọng nói: "Không có vấn đề!"

Phía trên huyết nguyệt.

Hoang dã bao la lạnh lẽo tịch mịch, mắt đất dưới chân huyết sắc đỏ hồng chói mắt như huyết hải cuồn cuộn.

1100 chữ

Chương 3293: "Lục" vạn giới (3)

Ầm.u, u lãnh, hỗn loạn, ác ý, oán giận... Như giòi trong xương nặng nề tản khắp, tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm dày đặc, gào thét hoành hành ngang ngược, gột rửa vạn dặm.

Bởi vì từng tới huyết nguyệt một lần, lần này Bùi Lăng không chậm trễ chút nào, trực tiếp bước về một phương hướng.

Chẳng mấy chốc đã đến một khu quảng trường rộng lớn.

Sau quảng trường là cung điện hoa mỹ nguy nga, chính là Nguyệt cung đã thấy lần trước!

Bùi Lăng dừng bước, đang muốn mở miệng đã thấy cửa lớn cung điện tự phát mở ra.

Ngay sau đó, một tiếng nói quen thuộc truyền đến từ sâu trong cung điện: "Nơi này là chỗ ở của bản tôn"

"Chỉ có sự tồn tại được bản tôn cho phép mới có thể tiến vào!"

"Mặc dù lần này ngươi tới không phải bản thể, nhưng cũng có tư cách này!"

Giọng nói này lạnh băng uy nghiêm giống "Yếm Khư" tiên tôn như đúc, đây là giọng nói của thiên kiếp!

Bùi Lăng nhìn chằm chằm vào trong cửa cung, lập tức gật đầu, từ tốn nói: "Đa tạ Mạc tiên hữu"

Nói xong, hắn không chậm trễ chút nào cất bước đi vào cung điện, dọc theo đường hành lang hoa mỹ lại tà dị quỷ quyệt, đi vào chỗ sâu.

Bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn trong cung điện trống rỗng.

Bùi Lăng nhìn như đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách cực kỳ xa.

Chẳng mấy chốc đã đến một tòa điện phủ rộng lớn.

Nơi đây trụ cao đầm đìa, u máu đắp lên che trời, sương mù di chuyển khiến đỉnh điện mờ mịt, bên trong u hồn dày đặc như phù du, đôi mắt sáng tắt sâm nhiên.

Trên mặt đất trơn nhẵn như gương, như yên tĩnh như nhúc nhích, sự ác ý như nước thủy triều.

Cuối cùng điện đường, linh ngọc xây dựng thành bậc thang như ngọn núi, chướng khí sâu bọ hội tụ thành ráng mây ngũ sắc uốn lượn quanh quẩn...

Trên đó đặt bảo tọa huyết sắc, nữ tiên mặc cung trang đỏ hồng nhàu kim ngồi nghiêm chỉnh, mắt phượng hàm chứa uy nghiêm, dáng vẻ ngàn vạn, tóc dài sương sắc rối tung như thác nước thanh xuyên, trong đôi mắt thuần trắng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Nàng chỉ ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cử chỉ và lời nói gì lại như hội tụ vô số quyền hành, vô số lực lượng to lớn, vô số uy nghi...

Khác với lần trước leo lên huyết nguyệt, hiện tại thiên kiếp vô cùng linh động, không còn cảm giác không lưu loát non nớt trì độn trước đó nữa.

Thậm chí, so với "Yếm Khư" tiên tôn chân chính, trong lúc nhất thời hắn cũng không nhìn ra chỗ khác biệt! Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nói: "Mạc tiên hữu, hiện tại bản thể của ta..."

Còn chưa nói hết lời, thiên kiếp đã trực tiếp ngắt lời: "Muốn cái gì, nói thẳng!"

Bùi Lăng ngẩn ngơ, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường, vội nói: "Biểu tượng 'Thiên' Bàn Nhai giới!" Thiên kiếp gật đầu nói: "Bây giờ ngươi có thể tiếp quản 'Hắc dạ' và 'Ban ngày' của phương thế giới này, bản tôn sẽ không tranh với ngươi"

Thấy thiên kiếp thoải mái đồng ý như vậy, Bùi Lăng vội vàng nói: "Ngoại trừ biểu tượng 'Thiên, ta còn cần biểu tượng 'Thủy"!"

Thiên kiếp nghe vậy vẫn không do dự chút nào, lúc này lại nói: "Có thể!"

"Nhưng bản tôn chỉ có biểu tượng 'Thủy' một phương thế giới này"

Tiếng nói vừa ra, nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chỉ về phía Bùi Lăng.

Bóng tối vô cùng dày đặc xung quanh lập tức bao bọc một giọt nước óng ánh sáng long lanh như yếu đuối, như sinh cơ dạt dào chậm rãi rơi đến trước mặt Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức nhận lấy giọt nước, lại thăm dò: "Bản thể của ta còn muốn biểu tượng 'Lục... "

Thiên kiếp bình thản nói: "Bây giờ ngươi chỉ là một sợi phân hồn bình thường, không dung nạp được 'Lục' vạn giới"

"Trừ khi bản thể của ngươi tự mình đến đây!"

"Lục" vạn giới? !

Biểu tượng "Lục" lại ở trên tay thiên kiếp?

Hơn nữa, còn là "Lục" vạn giới? !

Trong lòng Bùi Lăng rất ngạc nhiên, hắn yêu cầu "Lục" từ thiên kiếp, thật ra chỉ muốn nghe ngóng manh mối về "Lục".

Dù sao thiên kiếp có được một bộ phận ký ức của "Yếm Khư" tiên tôn, với loại tin tức thành Tôn này, tất nhiên biết được không ít!

Bao gồm vừa rồi hắn phái phục khắc thể đi Thanh Yếu sơn, thật ra cũng muốn tìm kiếm một vài manh mối có liên quan với "Lục" từ chỗ Tầm Mộc...

Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, "Lục" vạn giới đã bị thiên kiếp chiếm cứ!

[Man Hoang lũ lụt], (Huyết nguyệt chi biến], (Trận chiến hồng hoang 1...

Trong những ván cờ này, không biết còn cất giấu bao nhiêu bí mật!

Ngoài ra, Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" có được "Ban ngày" chư thiên, thiếu "Đêm" chư thiên; Long Vương "Phất Uyên" có được "Thủy" vạn giới, thiếu "Lục" vạn giới; Thiên kiếp thì vừa hay có được "Lục" vạn giới...

Hiện tại, mặc dù tiên chức "Hắc dạ" của hắn còn chưa trở thành biểu tượng "Hắc dạ", nhưng chỉ vì tránh đi con đường của "Yếm Khư" tiên tôn.

Bây giờ thứ hắn đang thiếu là "Ban ngày" chư thiên!

"Yếm Khư" tiên tôn từng nói, chỉ có hai vị trí Tiên Tôn còn trống...

Hiện tại "Ban ngày", "Đêm", "Thủy", "Lục"... "Biểu tượng" của hai vị trí Tiên Tôn đều đã đủ!

Lúc đang suy nghĩ, tiếng nói lạnh băng uy nghiêm của thiên kiếp lại vang lên: "Hiện tại không thể cho ngươi 'Lục' Vạn giới"

"Nhưng chỗ bản tôn còn có một phần tiên chức rất thích hợp với ngươi"

"Mặc dù đây chỉ là tiên chức không phải 'Biểu tượng, nhưng đối với trận chiến hiện tại của bản thể ngươi, vẫn có sự trợ giúp nhất định.

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vội hỏi: "Tiên chức gì?"

1061 chữ

Chương 3294: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì!

Thiên kiếp hờ hững nói: "Tiên chức 'Dục vọng'!"

Dục vọng?

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức sắc mặt cứng đờ.

Lúc hắn vừa leo lên "Thanh Thuyên giới thiên" tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại Tự Hàn Ung, suýt nữa trực tiếp ra tay... Hóa ra đây là chuyện tốt do thiên kiếp làm ra!

Lúc này, đã thấy thiên kiếp trong bảo tọa giơ cánh tay lên, váy dài đỏ hồng nhàu kim nhẹ bay lên, đầu ngón tay trắng thuần lại nhẹ nhàng điểm vào Bùi Lăng một cái, bóng tối xung quanh tranh nhau chen lấn rơi xuống, bao bọc một điểm ánh sáng bắn đến trước mặt Bùi Lăng.

Điểm ánh sáng này không loá mắt, tản ra ánh sáng dìu dịu như châu ngọc, khí tức của nó mềm mại như mộng như ảo, tràn đầy sự dụ hoặc cực hạn như chỉ cần nhìn lên một cái là có thể thỏa mãn nỗi nhớ da diết của tất cả chúng sinh, làm chúng sinh không tự chủ được đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại!

Chính là tiên chức "Dục vọng"

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, lập tức tiếp nhận phần tiên chức này.

Bởi vì tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới Tiên Vương, trong chớp mắt đạt được phần tiên chức "Dục vọng" này đã biết được toàn bộ kiến thức và huyền bí trong đó!

Bùi Lăng đang muốn lên tiếng nói cảm tạ, lại nghe thiên kiếp lạnh nhạt uy nghiêm nói: "Bản tôn bị phong ấn vô số năm tháng, bây giờ đã thoát khốn mà ra, sẽ tiếp tục hoàn thành đại nghiệp đã từng thất bại trong gang tấc!"

Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, chợt lại nói, "Lần này ngươi có công, lại là công lao không nhỏ, bản tôn nên có ban thưởng"

"Hiện tại ngươi và Long Vương tranh đoạt vị trí Tiên Tôn, chiến đấu kịch liệt, sinh tử trong chớp mắt.

"Mặc dù ngươi tạm thời rơi vào thế yếu nhưng có bản tôn ủng hộ thì không cần lo lắng!"

"Tiếp theo, ngươi chỉ cần làm theo phân phó của bản tôn, nhất định có thể thắng trận chiến này!"

"Đã ban thưởng tiên chức 'Dục vọng"

"Chúng sinh có rất nhiều 'Dục vọng, có vài sinh linh dục vọng là tiền hàng; có vài sinh linh dục vọng là sắc đẹp; có vài sinh linh dục vọng là tự do... "Hiện tại Long Vương 'Phất Uyên' dùng vật chứa là trưởng tử 'Tiềm Mang' của hắn "Trước đây, việc mà Tiềm Mang' khát vọng nhất là trở về bên cạnh mẫu hậu Tự Hàn Ung của hắn.

"Đối với chúng sinh, thứ càng không có được, việc càng không làm được, tiếc nuối càng lớn, dục vọng cũng càng mãnh liệt"

"Đây cũng là dục vọng lớn nhất của vật chứa mà Long Vương đang dùng "Vì vậy, chờ chút nữa ngươi sử dụng tiên chức 'Dục vọng' với vật chứa của Long Vương 'Phất Uyên, sau đó sử dụng tiên chức 'Sinh sôi' với Long Hậu Tự Hàn Ung, dựa vào đó thực hiện dục vọng của vật chứa kia...

"Để Long Hậu Tự Hàn Ung sinh ra vật chứa kia một lần nữa!"

"Trong đó có rất nhiều chỗ cần phải chú ý, cụ thể nên làm như vậy.."

Thiên kiếp thao thao bất tuyệt nói, tất cả quá trình chiến đấu đều nói vô cùng kỹ càng.

Cho dù là một vài kiến thức cơ bản tất cả tiên nhân đều biết cũng cố ý giải thích hai lần trở lên, dường như chỉ nói một lần Bùi Lăng chắc chắn nghe không hiểu...

Phía dưới thềm son, Bùi Lăng nghe tê cả da đầu, để Tự Hàn Ung sinh ra "Tiềm Mang" một lần nữa?

Cách này tuyệt đối không thể!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói: "Đúng là thực lực của Long Vương rất mạnh, nhưng nơi này không phải hồng hoang!"

"Ta không cần sử dụng bất kỳ mánh khoé gì, trận chiến này tất thắng!"

Thấy Bùi Lăng đột nhiên cắt ngang mình, thiên kiếp không có bất kỳ điều gì không vui, chỉ trầm ngâm chốc lát đã từ tốn nói: "Cũng tốt"

"Ngươi còn cần gì nữa không?"

Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ, nhanh chóng nói: "Hiện tại ta còn muốn biết một chuyện cuối cùng.."

"Bây giờ chư thiên vạn giới, có phải đã không có 'Biểu tượng' hay không?"

Hiện tại bản thể của hắn đang kịch đấu cùng Long Vương, mỗi khi tiến vào một phương thế giới sẽ lấy ra mười mặt trời cưỡng ép chiếm cứ "Biểu tượng" giới kia, chỉ có điều cho đến bây giờ chưa từng một lần thành công!

Đương nhiên, tình huống bên Long Vương cũng giống như vậy!

Nghe nói như thế, trong mắt thiên kiếp không có bất kỳ dao động gì, nàng rất bình tĩnh nói: "Biểu tượng' chư thiên vạn giới không ở chư thiên vạn giới"

"Ngươi muốn có được 'Biểu tượng' thế giới khác, cần tìm kiếm trong 'Trật tự và 'Hỗn Độn' ở 'Quá khứ và Tương lai'!"

Trong hư không, liệt diễm cuồn cuộn.

Từng tòa cung điện đen nhánh chìm chìm nổi nổi trong ngọn lửa.

Ngọn lửa phun ra nuốt vào không ngừng tiêu tán ra tiếng động, ngọn lửa mềm mại lại cho chúng sinh cảm giác cứng như bàn thạch, tràn đầy kiên cường.

Nơi này là "Gia Mạc" giới thiên.

Oanh! !!

Một tiếng vang chấn trời động đất, một bóng dáng huyền bào mau lẹ như điện xuyên qua tinh không bao la bát ngát, xuyên qua thế giới trùng điệp, rơi đập vào phương thế giới này!

Sóng xung kích kinh khủng như gợn nước mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng mà đi.

Trong toàn bộ giới thiên, không biết liệt diễm thiêu đốt bao nhiêu năm tháng lập tức dập tắt vô số!

Tiên cung cung điện trong ánh lửa lập tức hóa thành bột mịn, rì rào rơi xuống.

Giới thiên run rẩy dữ dội, tiếng tạch tạch tạch... Giòn tan vang vọng mỗi một góc, gần như bị chia thành hai mảnh!

1100 chữ

Chương 3295: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì!

Thấy chiến trường đột nhiên chuyển dời đến "Gia Mạc" giới thiên, tất cả tiên nhân phương giới thiên này dù mạnh hay yếu đều lập tức tan tác như chim muông, nhao nhao độn quang, phi độn đến Thiên môn các nơi, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi!

Ngay sau đó, một cái long trảo to lớn che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện ở trên trời cao của phương thế giới này, như thiên võng rơi xuống, chộp tới vị trí mà bóng dáng vừa rồi rơi xuống!

Cự trảo khổng lồ vô song, vừa xuất hiện đã có phong vẫn lôi điện đi theo, tràn đầy khí tức làm chúng sinh sợ hãi.

Cuồng phong gào thét, mây mù bốc lên, lôi điện đen nhánh sáng tắt gào thét, quấy khí tượng vạn dặm.

Cứ như là tận thế giáng lâm!

Keng! !!

Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, toàn bộ "Gia Mạc" giới thiên đột nhiên chấn động, từng tòa cung điện, dãy núi lập tức bị chấn thành bột phấn rì rào, phiêu tán vô tung.

Ánh lửa cuồn cuộn lặng yên tản khắp, một đạo đao khí huyết sắc chém ngang ra từ trong giới thiên, chặn ngang long trảo, chỉ một thoáng đốm lửa nhỏ bắn tung toé như mưa rào.

Hai người cũng không giằng co bao lâu, chỉ nghe "két" một tiếng, đao khí huyết sắc to lớn lập tức hiện đầy vết rạn tinh mịn như mạng nhện, ngay sau đó...

Oanh! !

Huyết sắc nổ tung thành vô số mảnh vỡ như đột nhiên bốc lên một tầng sương mù đỏ hồng, phía trên long trảo kim lân lấp lánh, tiếp tục chộp xuống.

Đao khí tàn tạ vẩy khắp, toàn bộ "Gia Mạc giới thiên" lập tức chia năm xẻ bảy!

Tiên nhân trong giới thiên còn không kịp trốn chạy đều bị dư chấn vô cùng kinh khủng đánh bay.

Một bộ phận tiên nhân hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ; một bộ phận thì rơi vào trời sao tịch mịch; còn có một bộ phận biến mất trong hư không mênh mông, không rõ sống chết...

Nhìn qua tình cảnh thảm liệt này, tiên nhân trong những giới thiên khác đều là vẻ mặt nghiêm nghị.

Hai vị Tiên Vương này từ "Thanh Thuyên" giới thiên Hà Cử môn đánh tới Nam Thiên môn, đánh tới Bắc Thiên môn, đánh tới hạ giới, đánh tới "Ngọc Lê" giới thiên, đánh tới trời sao...

Bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới đều đã biến thành chiến trường của hai vị Tiên Vương này!

Đừng nói là những sinh linh hạ giới kia, với tình huống lúc này, cho dù là những tiên nhân bất tử bất phôi, cao cứ giới thiên như bọn họ cũng không an toàn nữa!

Từng đạo truyền âm nhanh chóng xuyên qua hư không: "Mau bỏ đi!"

"Hai vị Tiên Vương này đã đánh tới 'Gia Mạc' giới thiên, khoảng cách với 'Tồn Khế giới thiên chúng ta chỉ cách một giới thiên!"

"Đông Thiên môn đã có rất nhiều tiên nhân 'Gia Mạc' giới thiên trốn tới... Rút lui đến các thiên môn khác đi!"

"Liên lạc Tiên quan, mau mở ra (Hà Cử môn}"

Còn chưa nói hết lời, toàn bộ giới thiên đã chấn động, sóng khí kinh khủng dời núi lấp biển lập tức lật ngược vô số quỳnh lâu ngọc vũ, tử cung bối khuyết.

Tiên sơn nguy nga vô số thời gian phiêu diêu không nơi nương tựa trong bão táp, bất lực như chiếc thuyền con.

Tất cả tiên nhân phương thế giới này lập tức thay đổi sắc mặt, không do dự chút nào nhao nhao thi triển thủ đoạn, toàn lực phóng đến Thiên môn cách mình gần nhất...

"Tồn Khế" giới thiên, góc tây nam.

Toà giới thiên này trống trơn tự nhiên như chỉ là một mảnh hư vô thuần túy, lầu các cung điện, sơn phong tiên tuyền đều ẩn nấp trong hư vô.

Lúc này, một mảnh tiên sơn liên miên đã vỡ ra, hóa thành vô số bùn cát hòn đá, lộn xộn tản ra bốn phương. Trung tâm tiên sơn vỡ vụn, Bùi Lăng huyền bào nhuốm máu đang nhanh chóng đứng dậy.

Trên dưới cả người hắn chồng chất vết thương, nhiều chỗ lộ ra xương trắng, máu tươi thuận theo ống tay áo không ngừng nhỏ xuống, linh cơ nhanh chóng tán đi.

Không đợi hắn thở dốc, một đầu Chân Long vàng ròng to lớn đã hiện ra trong hư không cách đó không xa, thân thể Cự Long mạnh mẽ, khí cơ vô cùng kinh khủng như sinh ra đã uy áp chư thiên vạn giới, chấn nhiếp chúng sinh!

Bên cạnh thể xác có tầng mây đi theo, trong mây lôi điện sáng tắt, hơi nước tràn trề, hư không vốn vắng vẻ lập tức mưa rào như trút nước, điên cuồng rơi xuống từ trên trời!

Cự Long đạp không mà đứng, mắt rồng khổng lồ tràn đầy lạnh băng, hắn ta từ trên cao nhìn xuống Bùi Lăng, tiếng nói lạnh nhạt: "Kết thúc!"

Tiếng nói vừa ra, tất cả lôi đình lấp lóe chỉ một thoáng hóa thành lôi cầu che kín hư không, trong lít nha lít nhít có khí tức hủy diệt che ngợp bầu trời; Tất cả nước mưa bành trướng thành thủy cầu khó mà tính toán, trong thủy cầu có gợn sóng xoay tròn, tràn đầy ồn ào náo động và bành trướng của chúng nước; Tất cả cuồng phong hóa thành từng phong đoàn màu xanh nhạt, đốt vòng như tổ, gào thét càn quét rơi xuống thế giới.

Tất cả xung quanh như tranh thuỷ mặc bị nước mưa cọ rửa, lặng yên nhòe đi.

Trong chớp mắt, toàn bộ "Tồn Khế" giới thiên đã không có tung tích, tinh không lạnh băng bát ngát cũng lặng yên nhòe đi, tất cả giới thiên gần gần xa xa nhòe đi, toàn bộ hạ giới như thảm nỉ phía dưới cũng nhòe đi... Trong chốc lát, dường như toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ còn lại hai vị Tiên Vương là Long Vương và Bùi Lăng này!

Trong mắt dọc vàng ròng của Long Vương như có lửa nóng hừng hực thiêu đốt, uy thế như đại dương mênh mông, hoành hành khắp đất trời, tiếng nói của hắn ta trầm thấp lạnh băng: "Lôi dữ thiên tề!"

"Thủy dữ thiên tề!"

"Phong dữ thiên tề!"

1079 chữ

Chương 3296: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì! (2)

Giọng hắn ta không vui không buồn, không giận không si, không có bất kỳ cảm xúc và dao động của sinh linh gì, lại tràn đầy sự cao lớn như đại đạo pháp lệnh, như cũng không phải nói ra từ miệng sinh linh, mà tới từ "Đạo" trong nơi tối tăm!

Lôi cầu, thủy cầu và phong đoàn nhanh chóng bành trướng Theo bọn chúng bành trướng, dường như toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng khuếch trương, Bùi Lăng lại bé nhỏ như hạt bụi, chỉ có Long Vương trước mặt hắn không ngừng lớn mạnh, vĩ ngạn, nguy nga, to lớn... Cao ngất như không thể vượt qua!

Ngay sau đó, nước và gió xen lẫn toàn bộ phương thiên địa này, lôi đình đen nhánh đi khắp, cùng nhau hóa thành một tấm lưới sáng sủa vô cùng tinh mịn đánh xuống Bùi Lăng!

Giống như đất trời đổ sụp, thế giới không còn, vạn vật chôn vùi, tinh không rơi vỡ, toàn bộ thế gian và không gian quay về hồng mông.

Uy năng vô cùng kinh khủng nổ tung khắp nơi, ngàn vạn khí tượng chợt sinh chợt diệt, trong lúc hư vô kịch liệt rung chuyển bị xé nứt ra vô số kẽ nứt, gió bão, phần luân, lũ lụt, lôi đình... Trong lúc chấn động nhét đầy mỗi một tấc thời không như ngày tận thế tới!

Đây là tiên thuật.

Đại đạo tiên thuật có được lực lượng thiên cương!

Oanh! !

Trong tiếng vang ầm ầm, chư thiên vạn giới chỉ còn lại lôi quang, màn mưa và gió rống mênh mông!

Dường như đi qua vô số năm tháng, lại như chỉ trong nháy mắt, lôi quang hoành hành ngang ngược tràn lan, chầm chậm bình phục.

Chư thiên vạn giới đã nhòe đi lại hiện ra từng chút một.

Lúc này, tinh không bao la xung quanh "Tồn Khế" giới thiên đã biến mất gần như không còn, chư thiên đột ngột có một chỗ trống không, chỗ trống rỗng không có bất kỳ sự vật gì tồn tại, dường như nơi đây vốn trống rỗng, chưa từng tồn tại bất kỳ giới thiên và sinh linh gì!

Cự Long đạp không mà đứng, hư vô xung quanh như nước thủy triều, ánh mắt hắn ta như bó đuốc lạnh lùng nhìn qua phía trước, trong hư vô mới xuất hiện ở trước mặt hắn ta, "Tồn Khế" giới thiên và tinh không ban đầu cùng bị hủy diệt, bóng dáng huyền bào kia lại hoàn hảo không chút tổn hại cầm đao mà đứng, thậm chí vết thương từng đống trên dưới cả người hắn lại đã phục hồi như cũ!

Lôi mang, trọng chùy, cương phong còn sót lại đều rơi xuống bóng dáng huyền bào, gào thét, sôi trào mãnh liệt, lại như bị một luồng lực lượng to lớn vô hình ngăn cản, lại không có cách nào chạm đến hắn!

Bùi Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương, bình tĩnh nói: "Long Vương, đáng tiếc, ngươi chỉ thiếu một chút!"

Nói xong, khí tức quanh người hắn ầm vang bốc lên Trong lúc đó khí tức của hắn trở nên vô cùng thâm trầm, kinh khủng, sáng tỏ cực hạn và tối tăm cực hạn như đồng thời nở rộ.

Lúc này, hắn là ban ngày, hắn cũng là đêm tối.

Hắn là "Thiên"

Thấy khí tức của Bùi Lăng đột nhiên tăng vọt, đúng là cường thịnh trước nay chưa từng có, mơ hồ không kémhơn mình, vẻ mặt Long Vương lập tức trở nên nghiêm nghị.

Là biểu tượng "Thiên" của đoạn năm tháng này!

Mặc dù chỉ có "Thiên" một phương thế giới, nhưng...

Không đợi hắn ta tiếp tục suy nghĩ, Bùi Lăng đã lạnh băng nói: "Long Vương, một trận chiến này, ngươi để bản tọa rất tận hứng"

"Điều tiếc nuối duy nhất là chưa thể giao thủ với thời kỳ đỉnh phong chân chính của ngươi!"

"Hiện tại, bản tọa sẽ tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng!"

Tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu lập tức dâng lên một vòng huyết nguyệt u nhiên!

Đường cong huyết nguyệt sâm nhiên như lưỡi đao, vừa dâng lên đã hắt vẫy ửng đỏ đầy đất.

Lúc này, còn có một chiếc quan tài huyết sắc hạ xuống cùng với ửng đỏ!

Trong chớp mắt ánh mắt chạm đến chiếc quan tài kia, trong lòng Long Vương lập tức dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt chưa từng có!

Trong chiếc huyết quan kia có vết tích của "Hắc Dạ chi chủ".

Không do dự chút nào, Long Vương lập tức bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nhưng không đợi hắn ta có hành động, Bùi Lăng đã đánh ra một pháp quyết cổ xưa.

Huyết quan yên tĩnh hạ xuống, nắp quan tài nặng nề lập tức mở ra, chín cột đá thuần trắng hóa thành một đạo lưu quang mênh mông bay ra từ trong quan tài, trong chớp mắt đã phong tỏa hư không, nhốt Long Vương ở trung tâm!

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay Bùi Lăng thay đổi, tiếng nói lạnh nhạt: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!"

Nói sao làm vậy, trong lúc huyền bào lơ lửng bóng dáng của hắn như không ngừng cất cao, trong tối tăm như quan sát chúng sinh vạn vật.

Cùng lúc đó, kiếp vẫn gào thét tới từ bốn phương tám hướng, trong chớp mắt cuồn cuộn như đại dương mênh mông.

Trong mây tím xanh đan xen, có lôi đình cuồn cuộn đánh xuống chín cột trụ, theo tiếng động như chúng nước ầm vang, trên chín cột trụ trắng lập tức ngưng tụ ra lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp.

Rầm rầm...

Xiềng xích như bầy rắn xuất động, tranh nhau chen lấn xuyên qua hư không, kéo dài về phía Long Vương. Long Vương lạnh lùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho lít nha lít nhít xiềng xích thiên kiếp bắt đầu quấn lấy hắn ta, càng nhiều xiềng xích rủ xuống khóa lại đầu rồng, sừng rồng, long trảo, đuôi rồng của hắn ta... Cũng không phải hắn ta không muốn giãy giụa, mà là chín cột trụ này, xiềng xích thiên kiếp này, đại trận này... Áp chế lực lượng của hắn ta!

1085 chữ

Chương 3297: Một đề cuối cùng!

Nếu hiện tại hắn ta dùng nhục thân thời kỳ hồng hoang của mình, có được trạng thái đỉnh cao nhất còn có thể đánh cược một lần, nhưng bây giờ... Hắn ta muốn cử động cũng không thể động đậy!

Trong khoảnh khắc, Long Vương hoàn toàn bị khóa lại.

Huyết quan mở ra lập tức truyền đến một luồng lực hút cường đại, chín cột trụ chấn động xiềng xích trói buộc Long Vương như bánh chưng, lại hóa thành một đạo lưu quang độn vào bên trong quan tài.

Lạch cạch!

Một tiếng vang nhỏ, nắp quan tài khép lại.

Ngay sau đó, xiềng xích thiên kiếp trong hư không nhanh chóng thu lại, bọc kín huyết quan không kẽ hở, vô số vân triện sáng tắt, lực lượng phong cấm xếp chồng từng tầng, trong quan tài không còn chút tiếng động nào nữa.

Phong ấn hoàn thành!

Chín cột trụ cao ngất trong hư không, lít nha lít nhít xiềng xích như dây leo sinh sôi trong rừng rậm hồng hoang, lấy khí thế sôi trào mãnh liệt quấn lấy huyết quan to lớn.

Lực lượng phong cấm vô cùng cường đại tung hoành xuyên qua, khóa lại cả cỗ quan tài.

Một bộ huyền bào đạp không mà đứng, ống tay áo đón gió phần phật.

Trong chốc lát, toàn bộ chư thiên vạn giới đều rơi vào bình tĩnh như tĩnh mịch.

Bùi Lăng chậm rãi thở ra một hơi, thắng!

Trận chiến thứ hai, mặc dù Long Vương vẫn dùng nhục thân Tiên Quan chưởng đạo nhưng hắn ta lại có thể mượn dùng lực lượng năm tháng hồng hoang, thật sự đã tạo thành uy hiếp tương đương cho hắn!

Chỉ có điều, đối phương có thể mượn dùng lực lượng đã từng, nơi này lại không phải hồng hoang!

Ở trong đoạn năm tháng này, hắn có một át chủ bài không ai biết, chính là thiên kiếp!

Hiện tại thiên kiếp không chỉ coi mình trở thành "Yếm Khư" tiên tôn, còn là tiên hữu có quan hệ cực tốt với hắn! Trận đại chiến này vừa bắt đầu, hắn đã có ba sự chuẩn bị...

Thứ nhất là chiếm cứ biểu tượng "Thiên" Bàn Nhai giới, liều chết đánh cược chính diện với Long Vương một lần! Hắn lấy biểu tượng "Thiên" một phương thế giới trong năm tháng hồng hoang thành Vương, chỉ cần lại chiếm cứ biểu tượng "Thiên" trong đoạn năm tháng Bàn Nhai giới này, tương đương với việc hắn đồng thời có được biểu tượng "Thiên" một phương thế giới "Quá khứ" và "Tương lai"!

Mặc dù khoảng cách này với Tiên Vương cực hạn của Long Vương còn kém rất xa, nhưng bây giờ Long Vương cũng không phải đỉnh phong Vừa rồi hắn cầm biểu tượng "Thiên" Bàn Nhai giới, thành công ngăn lại tiên thuật của đối phương đã đủ để chứng minh tất cả!

Thứ hai là thả ra thiên kiếp bị phong ấn trong Vĩnh Dạ hoang mạc, về sau cầm đại trận và trấn vật phong ấn thiên kiếp đi đối phó Long Vương.

Năm đó tiên tổ nhân tộc cũng chuyển toàn bộ đại trận và trấn vật phong ấn thiên kiếp từ trên huyết nguyệt vào Bàn Nhai giới!

Bây giờ hắn cũng là Tiên Vương, tất nhiên có thể làm được!

Nhưng phân hồn của hắn ở Trọng Minh tông còn chưa tỉnh lại, thiên kiếp cũng đã tự phá phong ấn.

Vì vậy, sau khi phân hồn đến Vĩnh Dạ hoang mạc, rất nhẹ nhõm lấy được đại trận...

Phong ấn Vĩnh Dạ hoang mạc đi ra từ tay "Yếm Khư" tiên tôn, có khả năng phong ấn thiên kiếp từ năm tháng hồng hoang đến nay, tất nhiên cũng có thể trấn áp Long Vương!

Về phần Long Vương sử dụng chiêu "Đối vương" kia...

"Yếm Khư" tiên tôn chấp chưởng "Hỗn Độn", chưa từng tuân thủ bất kỳ trật tự gì!

Đại trận do hắn ta để lại cũng giống như thế!

Vì vậy, Bùi Lăng căn bản không cần cân nhắc tòa đại trận này có phải ngoại lực hay không...

Thứ ba là...

Trong lúc đang suy nghĩ, cảnh tượng xung quanh đột nhiên nhạt lại.

Cung điện óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh lại xuất hiện trước mặt.

Cách đó không xa có rừng san hô, phồn hoa nhược lâm, thị vệ Long tộc giáp trụ tươi sáng cầm kích mà đứng, mấy nữ tiên xinh đẹp khép tay áo ở bên, vẻ mặt khác nhau.

Bảo tọa trên thềm son hiển hách, bóng dáng đầu rồng thân người ngồi nghiêm chỉnh, chính là Long Vương!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương.

Hắn đã thắng hai đề, Long Vương chỉ có cơ hội đưa ra một đề cuối cùng Hơn nữa, một đề cuối cùng này, Long Vương sẽ muốn tiến hành cuộc chiến thứ ba với hắn, chỉ cần hắn ta trở lại trong hiện thực, vẫn là trạng thái bị phong ấn.

Cho dù đối phương có thể vận dụng toàn bộ lực lượng năm tháng hồng hoang, cũng phải xông phá phong ấn trước mới được!

Trận tranh đấu Tôn vị này, hắn đã thắng!

Lúc này, Long Vương cúi đầu nhìn Bùi Lăng, đột nhiên tiếng nói trầm thấp nói: "Ngươi mưu lợi!"

"Trận pháp và trấn vật phong ấn vừa rồi không phải lực lượng của ngươi!"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Binh bất yếm trá, kẻ thắng làm vua!"

"Đây là tranh đấu Tiên Tôn, là tranh đấu đại đạo, không phải luận bàn đấu pháp đến điểm là dừng"

"Đại trận và trấn vật có liên quan kia, bản tọa đã có thể dùng đến, vậy là một bộ phận thực lực của bản tọa"

"Ví dụ như sư hổ phàm tục sinh ra khỏe mạnh lấy hồ hươu làm thức ăn, cho dù hồ hươu có mạnh đến đâu, bẩm sinh đã yếu hơn sư hổ. Thử hỏi có vị nào kêu oan cho hồ hươu?"

"Lại như nhân tộc không răng nanh, không lợi trảo, không cánh chim, không da lông... Không có gì ngoài nhỏ yếu, cũng không có sai lầm gì, dựa vào cái gì làm huyết thực của vạn tộc vô số năm tháng?"

"Sinh tử tồn vong chưa từng công bằng!"

1063 chữ

Chương 3298: Một đề cuối cùng! (2)

"Huống hồ, nếu Long Vương thật sự muốn một trận chiến công bằng với bản tọa, có dám chờ bản tọa cầm tới 'Ban ngày' chư thiên trước, sau đó đánh một trận công bằng công chính?"

"Thân là Long tộc chi vương, thọ nguyên lâu đời, chắc hẳn cũng trải qua vô số mưa gió, chẳng lẽ chút đạo lý này cũng không hiểu?

"Nếu hiện tại Long Vương cũng có cái gọi là thủ đoạn mưu lợi, cũng có thể dùng đến!"

Hiện tại hắn và Long Vương đã là cục diện không chết không thôi, đừng nói là mưu lợi, nếu có thể đưa Yếm Khư" tiên tôn tới thì hắn hận không thể để "Yếm Khư" tiên tôn tự mình ra tay đánh thay!

Nghe vậy, Long Vương khẽ gật đầu, lưu châu khẽ động, tiếng nói như sấm rền bình thản không gợn sóng: "Đúng vậy!"

"Hồ hươu sinh ra đã bị sư hổ cắn nuốt, nhân tộc sinh ra đã là huyết thực của vạn tộc, đều không phải sai lầm chỉ vì nhỏ yếu.

"Nhìn khắp chư thiên vạn giới, nhìn chung bất kỳ việc gì trong 'Quá khứ Tương lai đều không có công bằng tuyệt đối!"

"Ngươi nói rất đúng!"

"Đây là trận chiến thành Tôn, không quan tâm bất kỳ thủ đoạn, có thể thắng là được!"

Nói xong, hắn ta đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua Bùi Lăng, ý vị sâu xa nói, "Thế giới tâm ma này vây khốn bổn vương, cũng vây khốn ngươi"

"Nếu ngay từ đầu ngươi không dùng một chiêu này đối phó bổn vương, không mượn dùng bất kỳ lực lượng nào của 'Hắc Dạ chi chủ, có lẽ thật sự có khả năng thắng bổn vương!"

"Nhưng đáng tiếc.."

"Hiện tại bổn vương cũng dùng một thủ đoạn mưu lợi!"

"Nghe đây, đề thứ ba... Còn chưa nói hết lời, một nữ tiên đứng hầu cách đó không xa đột nhiên nhíu mày hỏi: "Long Vương bệ hạ, sao còn có đề thứ ba?"

Tên nữ tiên này dung mạo vũ mị, khí chất mềm mại, mặc sa y giao tiêu, sau tai mọc mang, quanh người có hơi nước quanh quẩn như mây khói, trông mờ mịt uyển chuyển như tiên thù trên biển, hoa sen trong nước, chính là "Thị Thấm".

"Thi Thấm" nói ra lời này, rất nhiều thị vệ thần tử và tùy tùng Long tộc trong điện lập tức nhao nhao phụ họa, mồm năm miệng mười nói: "Vương nữ nói rất đúng!"

"Không phải chúng ta mạo phạm long uy, thiếu niên anh hùng nhân tộc này một mình xông vào Long cung vì một chữ Tình, không để ý sinh tử, khí phách như thế, huyết dũng như thế, tình thâm nghĩa trọng như thế, thật sự khiến chúng sinh khen ngợi!"

"Không sai! Vừa rồi đại vương đã liên tục ra hai đề khó, có chủ tâm làm khó thiếu niên anh hùng nhân tộc này, hiện tại tên nhân tộc này trí dũng song toàn đều đã đưa ra đáp án chính xác, lại còn muốn ra đề thứ ba?"

"Hành động này của đại vương rất không ổn, sẽ làm mất mặt mũi tộc ta.."

"Đúng là như thế! Lúc đầu đã nói chỉ cần thiếu niên anh hùng nhân tộc này trả lời đúng đề bài của đại vương, sẽ để hắn và Long Hậu nương nương gặp nhau. Đại vương đưa ra một vấn đề khó, thiếu niên anh hùng này trả lời đúng, đại vương lại lật lọng ra đề thứ hai, kết quả đề thứ hai cũng đạt được đáp án thích đáng, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, sao đại vương còn có thể ra đề thứ ba?"

"Làm vậy là muốn đặt uy nghiêm Long đình, mặt mũi tộc ta ở chỗ nào?"

"Kính xin đại vương đừng tiếp tục làm xấu danh tiếng tộc ta ở chư thiên vạn giới, nhanh chóng nhận thua!"

"Xin đại vương nhận thua!"

"Không sai! Xin đại vương nhận thua!"

Rất nhiều Long tộc, Thủy tộc càng nói càng xúc động, cuối cùng toàn bộ quảng điện tràn đầy đủ loại giọng điệu thúc giục Long Vương nhận thua.

Cùng lúc đó, đôi mắt "Thi Thấm" sáng ngời si ngốc nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói yêu kiều mềm mại như nước mùa xuân: "Bùi Lăng, ngươi đúng là thiếu niên anh hùng nhân tộc!"

"Dũng mãnh phi thường như thế! Quả cảm như thế!"

"Ta... Ta là Giao Nhân tộc vương nữ 'Thi Thấm, anh hùng trả lời đề thứ hai này rất đặc sắc!"

"Ta đã bị ngươi thuyết phục, từ nay về sau trong mắt không chứa được bất kỳ sinh linh gì khác!"

"Long Hậu nương nương có thể có phu quân như ngươi, thật sự là may mắn tận trời...

"Nếu ngươi là vương của Long tộc thì tốt... Khác với "Hi Ngao" vừa rồi, hiện tại lời nói này của "Thi Thấm" căn bản không phải truyền âm, mà là nói thẳng ra ngay trước mặt Long Vương "Phất Uyên".

Trong chốc lát, ống tay áo của Bùi Lăng không gió mà bay, khí tức liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng vọt!

Trong tối tăm, hắn cảm thấy mình đạt được càng nhiều biểu tượng "Thủy".

Vừa rồi đáp đúng đề thứ nhất, hắn đạt được sự công nhận của "Hi Ngao" trong thế giới tâm ma, thu hoạch một bộ phận lực lượng của Long Vương.

Hiện tại đáp đúng đề thứ hai, hắn lại lấy được sự công nhận của "Thi Thấm" trong thế giới tâm ma, thu hoạch càng nhiều lực lượng của Long Vương...

Lúc này, nghe giọng điệu vặn hỏi của đám thuộc hạ càng ngày càng không hợp thói thường, khí cơ vốn trầm ngưng của Long Vương lại ầm vang biến ảo, sự tức giận cuồn cuộn thiêu đốt đôi mắt của hắn ta, đột nhiên giận dữ nói: "Im ngay!"

Tiếng rống như sấm chấn động toàn bộ thuỷ tinh cung, vô số châu ngọc bắn tung toé như bột mịn, san hô lạnh run, vạn khoảnh sóng biếc bên ngoài cung điện lập tức nhấc lên sóng lớn tận trời, ý túc sát nhét đầy muôn phương!

1102 chữ

Chương 3299: Một đề cuối cùng! (3)

Toàn bộ thuỷ tinh cung lập tức yên tĩnh lại, "Hi Ngao", "Thi Thấm" cùng rất nhiều thị vệ Long tộc, Thủy tộc phụ thuộc đều im lặng không nói, ánh mắt tất cả tiên nhân lại không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Long Vương, ánh mắt trừng trừng lạnh băng sâm nhiên, tràn đầy cảm giác quỷ dị.

Thấy Long Vương đột nhiên nổi giận, lại suýt nữa khiến vật diễn hóa trong thế giới tâm ma nổi giận, Bùi Lăng lập tức hiểu hiện tại Long Vương thua liền hai đề, đã tiến thêm một bước thực hiện câu chuyện do tiên tổ nhân tộc thêu dệt ra.

Bây giờ tâm ma phản phệ, tâm cảnh bất ổn, bắt đầu bị chuyện xưa ảnh hưởng!

Nghĩ đến đây, lúc này Bùi Lăng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nói: "Long Vương!"

"Đừng tưởng ngươi là vương Long tộc thì có thể tùy ý làm bậy!"

"Mau giao Hàn Ung ra!"

"Bản tọa và Tự Hàn Ung lưỡng tình tương duyệt, như keo như sơn, sao có thể để tên ác đồ nhà ngươi cản trở từ bên trong, khiến phu thê ta không thể đoàn tụ!"

"Bản tọa đã đáp đúng hai đề, dựa theo ước định, ngươi phải lập tức để bản tọa và Hàn Ung, còn có các dòng dõi cốt nhục đoàn tụ, hưởng niềm vui gia đình!"

Nói xong, "Hi Ngao" và "Thi Thấm" đều gật đầu, lập tức nói: "Đại vương, thiếu niên anh hùng nhân tộc này nói không sai, kính xin đại vương thực hiện hứa hẹn, mau mời Long Hậu nương nương đến đây... "Đúng vậy, đại vương, Long Hậu nương nương và thiếu niên anh hùng nhân tộc này là phu thê tình thâm...

Rất nhiều tùy tùng Long tộc, Thủy tộc cũng nhao nhao phụ họa nói: "Kính xin đại vương nhìn rõ mọi việc, cho Long Hậu nương nương và thiếu niên anh hùng nhân tộc này thành thân thuộc.."

"Thiếu niên anh hùng nhân tộc này tình thâm nghĩa trọng, Long Hậu nương nương nghi thái vạn phương, bọn họ là một đôi trời đất tạo nên, đại vương cần gì phải chia rẽ bích nhân như thế."

"Xin đại vương nghĩ lại!"

"Không sai! Đại vương xưa nay anh minh, tuyệt đối không nên nhất thời hồ đồ!"

"Đại vương giàu có vạn giới, cần gì tính toán chi li như thế.."

Rất nhiều giọng nói xen lẫn quanh quẩn như tiếng xì xào bàn tán che ngợp bầu trời, lại như tấm lưới kín không kẽ hở bao phủ xuống, chỗ nào cũng có như ăn mòn tâm thần Long Vương.

Long Vương ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng nhưng khí tức quanh người biến ảo muôn phương, khi thì cuồng bạo như biển giận sóng to; khi thì vặn vẹo như nhựa cây xoay chuyển; khi thì ngưng trệ như sóng thần nổi lên... "Phất Uyên" chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn lực ổn định tâm tình của mình.

Nhưng đủ loại hỗn loạn, căm hận, nổi giận... Như thủy ngân chảy gào thét tới, điên cuồng đánh thẳng vào tâm cảnh của hắn ta, căn bản không cho hắn ta bất kỳ cơ hội tỉnh táo gì, khiến cho mỗi một suy nghĩ đều trở nên vô cùng trì độn!

Thậm chí có khoảnh khắc hắn ta thật sự cảm thấy, những vật diễn hóa trong thế giới tâm ma này nói rất có lý...

Bùi Lăng đã đáp đúng hai đề, hắn ta không nên chấp mê bất ngộ như thế, đúng là nên để Long Hậu ra đoàn tụ cùng đối phương.

Chỉ có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn ta đột nhiên nhận ra điều không đúng!

Không thể tiếp tục như vậy!

Thế giới tâm ma này là bút tích của "Yếm Khư" tiên tôn!

Hơi không cẩn thận, cho dù hắn ta là Tiên Vương cũng sẽ đắm chìm mà không biết!

Nhất định phải lập tức nói ra đề thứ ba!

Nếu không, rất có thể hắn ta căn bản không đưa ra một đề cuối cùng, đã trực tiếp thua trong trận tranh đấu Tôn vị này!

Nghĩ tới đây, "Phất Uyên" lập tức há miệng, cực kỳ chậm rãi lên tiếng, lúc này tiếng nói của hắn ta không lưu loát như đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, đứt quãng nói: "Đề... Thứ ba...

"Có một ván cờ."

"Ngươi và ta... Ở trong ván cờ...

"Một trận chiến."

"Luận thắng bại!"

Trong chớp mắt một chữ cuối cùng của hắn ta rơi xuống, cảnh tượng xung quanh ầm vang biến hóa.

Hoang mạc rộng lớn nứt nẻ như mạng nhện.

Trên đường chân trời xa xa, một vòng màu trắng bạc chầm chậm nhuộm ra, nắng sớm nhẹ nhàng vẩy xuống, hoàng hôn nặng nề nồng đậm trên bầu trời đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất.

Bùi Lăng thấy mình đứng trong vùng bỏ hoang, xung quanh hoang vu không có một ngọn cỏ, linh cơ giữa thiên địa lại cực kỳ cường thịnh, một hít một thở linh cơ dạt dào.

Nơi này... Là hồng hoang? !

Lúc đang suy nghĩ, hắn lập tức nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên thấy một bóng dáng đầu rồng thân người cổn miện đang đạp không mà đứng trong hư không cách đó không xa, hắn ta lạnh lùng chắp tay, khí cơ cuồn cuộn mênh mông không thể đo lường như sinh ra là vương, sinh ra đã nắm đại quyền trong tay, chúng sinh đương nhiên phải hạ bái trước mặt hắn ta... Uy áp kinh khủng như sóng lớn tận trời cuồn cuộn tán đi, áp lực khiến chúng sinh hít thở không thông đập vào mặt!

Là Long Vương!

Năm tháng hồng hoang, "Phất Uyên" thời kỳ đỉnh phong Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên rất nghiêm nghị, hắn đã hiểu ý trong câu nói vừa rồi của Long Vương...

Dưới tình huống bình thường, Long Vương từ hồng hoang tiến vào "Tương lai", cách trở tháng năm dài đằng đẵng như thế, dù như thế nào hắn ta cũng không thể dùng ra toàn bộ lực lượng Chỉ có điều, thế giới tâm ma mà hắn dựng cho Long Vương, chính là dùng tiên lộ "Hỗn Độn" mà "Yếm Khư" tiên tôn đã từng dùng với hắn dọn tới!

Trong thế giới tâm ma này có lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn!

1079 chữ

Chương 3300: Đến chiến!

Hành động hiện tại của Long Vương chính là mượn dùng cơ hội ra đề mục, lấy lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn cách không xâm nhập một trận Phù Sinh kỳ cục!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm vào Long Vương, lời lẽ chính nghĩa nói: "Long Vương, vì sao không dám đánh một trận với bản tọa ở năm tháng 'Tương lai?"

"Dù tranh đấu Tôn vị liên quan đến sinh tử tồn vong, cũng nên đường đường chính chính thắng!"

"Hoặc là đường đường chính chính thua!"

"Loại mưu lợi này thật sự quá bỉ ổi, làm chúng sinh khinh thường!" Nghe vậy, "Phất Uyên" khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Điều ngươi nói còn không được gọi là mưu lợi!"

"Ngươi xem thật kỹ bầu trời một chút!"

Tiếng nói vừa dứt, vùng đất phẳng phía đông lập tức dâng lên một đạo ánh sáng vô cùng sáng chói!

Ngay sau đó, mười vòng mặt trời đường hoàng đồng thời nhảy ra mặt đất, bay lên trời cao.

Đại Nhật chân hỏa lao vụt ra mỗi một ngóc ngách trong thiên địa, lấy sóng nhiệt cuồn cuộn tỏ rõ sự hừng hực và huy hoàng đặc biệt của mặt trời.

Cùng lúc đó, một ánh mắt vô cùng kinh khủng lập tức khóa chặt lại Bùi Lăng!

Ánh mắt này đến từ xa xôi, uy áp cuồn cuộn như vạn núi rơi xuống, chư thiên cùng hàng, lại không hề kém hơn "Phất Uyên" trạng thái đỉnh phong Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, lập tức nhận ra điều gì đó!

Lúc này, "Phất Uyên" thản nhiên nói: "Đây là Phù Sinh kỳ cục, [Mười mặt trời bắt đầu] !"

"Cái này mới thật sự là mưu lợi!"

Mười mặt trời bắt đầu!

Là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn có tiên chức "Hắc dạ", đây là biểu tượng mà Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"

đang thiếu hụt để thành Tôn, dù xưa nay Kim Ô tộc và Long tộc không hợp, lúc này "Tu Hiểu" cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn! Long Vương này thật sự quá hèn hạ!

Mặc dù hắn cũng nghĩ gọi "Yếm Khư" tiên tôn tới, để "Yếm Khư" tiên tôn thay mặt đánh, hoặc trực tiếp hai đánh một...

Nhưng hắn chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, Long Vương này lại làm thật!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng vừa muốn hành động lại nghe Long Vương "Phất Uyên" hùng vĩ uy nghiêm nói: "Huyền quynh đã gõ, trời cao quy chân. Tam ích giai ngộ, chí lý vô sinh!"

"Hôm nay tranh Tôn, bất luận công bằng!"

"Bất luận thủ đoạn!"

"Bất luận quả chúng"

"Chỉ luận sinh tử và thắng bại!"

"Nhân tộc, đến chiến!"

Tiếng nói vừa dứt, "Phất Uyên" duỗi ra một ngón tay điểm về phía Bùi Lăng.

Một giọt nước vô cùng trong veo xuất hiện trên bầu trời như bôn lôi thiểm điện, nhanh chóng bắn về phía Bùi Lăng!

Giọt nước bé nhỏ không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài như chỉ là một hạt mưa tầm thường nhất, lại như một giọt vô cùng bình thường khi sóng lớn vỗ vào bờ bắn tung toé vô số mảnh ngọc vỡ, nó rơi xuống từ vòm trời, hoàn toàn khác biệt với khí tượng lúc đại chiến trước đó, động một tí hủy thiên diệt địa, cạn sông khô biển!

Nhưng ngay chớp mắt giọt nước này bắn ra, Tiên thể, hồn phách, ý chí, tư duy... Của Bùi Lăng lập tức bị cảm giác nguy cơ khủng bố đến cực hạn bao phủ!

Trong tối tăm, như có tiếng gào thét đầy sợ hãi vang vọng bên tai, thúc giục Bùi Lăng mau trốn đi! !!

Giọt nước trông như mềm yếu kia áp đảo tất cả Tiên Vương mà hắn đã thấy!

Cộng toàn bộ tiên chức, toàn bộ tiên thuật, toàn bộ "Bản nguyên", toàn bộ tiên lực và thủ đoạn... Mà "Phất Uyên"

đã dùng trước đây vào một chỗ cũng không bằng một phần vạn lực lượng của giọt nước kia! Nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, không thu hút chút nào, trong lúc thoáng qua đã tạo ra bóng tối dày nặng trong con ngươi của Bùi Lăng, bóng tối này như mực nước vào nước, nhanh chóng mờ mịt tản khắp.

Trong hư không, giọt nước óng ánh sáng long lanh như không có vật gì, như muốn hòa vào hư vô vắng vẻ, lạinhư bao la vô ngần đã dung nạp vô số trời sao, vô số thế giới!

Một giọt nước này như cực hạn của tất cả Tiên Vương!

Trong chớp mắt, trong lòng Bùi Lăng sinh ra một loại trực giác vô cùng mãnh liệt, một khi bị giọt nước này đụng phải...

Cho dù hắn là Tiên Vương, cho dù hắn là 108 kiếp thiên đạo, cho dù hắn là một đầu đại đạo mới... Cũng hôi phi yên diệt trong nháy mắt!

Nhục thân, thần hồn, ý chí... Tất cả của hắn sẽ bị xé rách hoàn toàn, tản ra mỗi một góc trong chư thiên vạn giới! Hắn sẽ không tiêu vong, nhưng sẽ trở thành một bộ phận của "Phất Uyên".

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Lăng không do dự chút nào đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa, tiếng nói rộng lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên Ống tay áo phần phật, hắn như cất cao vô hạn quan sát phương thế giới này, bao trùm trên trời cao.

Cùng lúc đó, trời trong xanh cuồn cuộn, có kiếp vẫn gào thét tới từ bốn phương tám hướng, che khuất bầu trời. Trong mây sấm sét vang dội, tím xanh lấp lánh, trong thoáng chốc có mưa rào xối xả, cuồn cuộn như chú.

Giọt nước nhẹ nhàng xuyên qua màn mưa, tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp.

Ngay lúc này, thể xác "Phất Uyên" cũng xuất hiện sự cứng đờ cực kỳ ngắn ngủi...

Tiên chức "Mưa xuống"!

Pháp tắc "Thời gian".

"Bản nguyên" đại đạo "Người gỗ"!

Ngay sau đó, toàn bộ bóng dáng của Bùi Lăng biến mất không thấy gì nữa trong cơn mưa to!

1102 chữ

Chương 3301: Đến chiến! (2)

Giọt nước óng ánh sáng long lanh khôi phục tốc độ bình thường, nó lướt qua chỗ mà Bùi Lăng vừa đứng, sau đó dọc theo quỹ tích rơi vào mặt đất.

Ngay chớp mắt nó chạm đến mặt đất, tất cả lực lượng ẩn chứa bên trong đột ngột biến mất, không để lại chút vết tích nào.

Giọt nước cực kỳ tự nhiên hòa vào bụi mù, giống như vô số hạt mưa tranh nhau chen lấn rơi xuống xung quanh, dốc sức tốc lên một đám bụi đất nhỏ, đẩy ra một gợn sóng bụi bặm khó mà phát hiện ở xung quanh, chợt không thấy tăm hơi...

Một giọt nước lực lượng cuồn cuộn tràn ngập có thể hủy diệt toàn bộ phương thế giới này, lại như chỉ là một giọt nước bình thường...

Trong hư không, vẻ mặt "Phất Uyên" bình thản không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân màu mực thật dày trên vòm trời, tiếng nói lạnh băng uy nghiêm: "Thiên kiếp cũng tốt, thiên cương cũng được, đã là trói buộc thì có thể làm trái!"

"Chúng nước' do bổn vương chấp chưởng, thiên tượng cũng do bổn vương hiệu lệnh"

Tiếng nói vừa dứt, thể xác đột nhiên bành trướng hóa thành một đầu Chân Long vô cùng to lớn, lân phiến vàng ròng tinh mịn sáng chói xông lên trời không!

Trên bầu trời có tử quang lướt ngang, lôi đình như giận ầm vang đánh xuống Lôi điện to lớn như sừng hươu đực cắt qua toàn bộ bầu trời, gai nhọn sừng thú nhắm ngay "Phất Uyên" trùng điệp chém xuống.

Thiên uy mênh mông cuồn cuộn, lực lượng to lớn càn quét toàn bộ thiên địa.

"Phất Uyên" không tránh không né, đường hoàng đi thẳng, trực tiếp xông vào trong kiếp vẫn!

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng sét đánh đinh tai nhức óc liên miên không dứt, Chân Long vàng ròng tới lui trong kiếp vân, một đạo kim mang sáng loá tuỳ tiện bay vút lên trong màu mực trùng điệp, trong chớp mắt tím xanh đan xen, lít nha lít nhít lôi đình không ngừng đánh xuống thân rồng lại không cách nào tạo thành tổn thương cho hắn ta.

Kim lân tinh mịn chiếu sáng rạng rỡ, như một vòng mặt trời đi khắp trong kiếp vẫn, lại như một dòng sóng ánh sáng dáng vẻ yểu điệu lăn tăn lúc giữa trưa.

Kiếp vân bày ra đầy trời, màu mực che lấp sắc trời, trong mây lôi đình hùng vĩ, đại dương mênh mông như biển, thiên uy kinh khủng nhét đầy càn khôn.

Lúc này từng tầng khói mù theo Chân Long vàng ròng giáng xuống, lôi quang điện ảnh, mây núi biển mực như tô điểm cho nó, kim long nổi lên xung quanh, bão táp rơi xuống giữa thiên địa, gió lớn gào thét, càn quét khắp nơi! "Nhân tộc một giới, dù từng có kỳ ngộ cỡ nào, cơ duyên cỡ nào, có thể đi đến bước này cũng đủ để kiêu ngạo... "Nhưng tộc quần chênh lệch như một trời một vực!"

"Chỉ là kiếp lôi có thể làm gì ta!"

"Tộc ta sinh ra mà cường đại, từ khi sinh dục đã tung hoành chư thiên vạn giới vô số năm tháng."

"Khí số hưng thịnh, nội tình phong phú, thực lực thâm trầm... Sao một tiểu bối như ngươi có khả năng tưởng tượng!"

"Lôi hải đầy trời như vực sâu treo ngược là nơi tộc ta rong ruổi!"

Lôi đình cuồn cuộn không ngừng nổ vang trời cao.

Trong kiếp vẫn có đao ý lạnh thấu xương bắn ra, cao ngất ngút trời.

Kim long tới lui như điện, lúc ẩn lúc hiện, có tiếng va chạm nhau thỉnh thoảng truyền ra, đốm lửa nhỏ bắn tung toé, hư không rung chuyển...

Trên bầu trời, mưa tuyết tung bay, muôn hình vạn trạng.

Cỏ cây mạnh mẽ, linh cơ dạt dào, vây quanh một gốc cự mộc che trời.

Chín sợi dây leo vô cùng hùng vĩ xen lẫn quấn vặn, hóa thành cổ mộc thông thiên, uốn lượn vào trời cao.

Chính là Kiến Mộc!

Đột nhiên, một bóng người huyền bào xuất hiện.

Hắn tóc dài rủ xuống, ống tay áo tàn tạ, vết máu thuận theo ống tay áo tí tách rơi xuống, trường đạo trong tay hoa mỹ như đêm hè, có máu tươi thuận theo lưỡi đao chậm rãi chảy xuôi.

Sắc mặt Bùi Lăng trắng bệch, khí tức hỗn loạn, vừa đứng vững đã là một trận ho khan kịch liệt, khóe miệng tuôn ra máu tươi ào ạt.

Không có thời gian khôi phục, hắn lập tức bước ra một bước về phía Kiến Mộc!

Ngay sau đó cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi, hắn đi tới một chỗ linh thảo tươi tốt, cành lá rậm rì, phía trước có vô số điểm chạc khí tức khác nhau.

Sâu mỗi một điểm chạc đều truyền đến ý triệu hoán rõ ràng.

Nơi này là đỉnh chóp Kiến Mộc!

Phù Sinh kỳ cục có thể thông qua Phù Sinh cảnh vào ván cờ, cũng có thể thông qua pháp tắc "Thời gian" vào ván cờ, thậm chí có thể giống "Phất Uyên" mượn dùng cái lực lượng Tiên Tôn khác vào ván cờ...

So sánh với vào ván cờ, muốn thoát khỏi ván cờ lại có một cách chung là leo lên Kiến Mộc!

Bây giờ chỉ đối mặt với một vị Long Vương trong trạng thái toàn thịnh, hắn đã bị ép đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc! Nếu lại thêm một Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" cũng đáng sợ như thế...

Chắc chắn là tình thế thập tử vô sinh!

Nhất định phải lập tức rời khỏi trận Phù Sinh kỳ cục này, trở lại năm tháng ban đầu của mình!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại ho khan kịch liệt, khó khăn lắm mới ổn định tình huống, hắn đang muốn bước vào lối đi "Thanh Thuyên giới thiên", lại phát hiện một luồng khí tức vô cùng kinh khủng cũng đúng lúc giáng lâm từ "Thanh Thuyên giới thiên".

Khí tức kia thuần túy cực nóng, nóng bức đốt sạch chư thiên vạn giới, là ánh sáng gột rửa toàn bộ thế giới, nơi hắn ta đến hoàn toàn không có bóng tối, cũng không có chúng sinh vạn vật, chỉ có chân hỏa cuồn cuộn tùy ý tràn ngập.

1094 chữ

Chương 3302: Đến chiến! (3)

Kim Ô hoàng!

Đối phương vừa vặn giáng lâm từ "Thanh Thuyên giới thiên"? !

Không kịp suy nghĩ nhiều, bóng dáng Bùi Lăng lập tức biến mất.

Ngay sau đó, một vòng ánh sáng vô cùng cường thịnh chen chúc ra từ lối đi "Thanh Thuyên giới thiên", thuận theo Kiến Mộc cuồn cuộn đi xuống phía dưới.

Ánh sáng kia huy hoàng rực rỡ lóa mắt, dù là Tiên Vương bình thường cũng không cách nào thấy rõ tình hình cụ thể bên trong.

Cho dù Kiến Mộc gánh chịu thang lên trời cũng như không chịu nổi sóng nhiệt kinh khủng như vậy, linh tuyền thác nước lập tức khô cạn, cỏ ngọc hoa lạ chôn vùi.

Từ trời cao nhìn lại, toàn bộ Kiến Mộc đều dấy lên ngọn lửa vàng ròng nóng hừng hực như hóa thân thành một ngọn đuốc khổng lồ vô cùng hừng hực!

Thanh Khâu.

Cỏ cây um tùm rậm rạp, hồ nước tĩnh mịch.

Bờ nước trong rừng có từng Cửu Vĩ Hồ da lông hoa mỹ nghỉ lại, hoặc ngồi hoặc nằm, dáng vẻ tùy ý.

Đột nhiên, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng giáng lâm, hắn cao xa như vòm trời quan sát chúng sinh, lại như đao ý vô ngần tiêu diệt vạn vật...

Tất cả Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu đứng thẳng bất động như sâu bọ bị phong bế trong hổ phách, lại bị luồng khí tức đáng sợ này ép tới thở dốc!

Nhưng khí tức này tới nhanh, đi cũng nhanh.

Chỉ gần một tích tắc đã biến mất không thấy gì nữa, như tất cả chuyện vừa rồi đều là ảo giác.

Tất cả Cửu Vĩ Hồ tộc ngẩn ngơ, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục làm việc của mình, lại nhao nhao quên lãng tình cảnh vừa nãy...

Sau núi Thanh Khâu phía, trong góc hẻo lánh của hồ nước cực lớn có một đảo hoang xoắn ốc, lầu nhỏ vắng vẻ thấp thoáng sau linh mộc.

Trước lầu bách mộc lồng lộng, lạnh lẽo như đêm.

Lúc này trong lầu nhỏ rèm châu buông xuống, ánh nến không rõ, bên trong là một mảnh bóng tối lay động, không có vết tích ở lại của sinh linh nào.

Một bóng người huyền bào xuất hiện trong phòng, chính là Bùi Lăng.

Ầm!

Cửa lớn lầu nhỏ lập tức khép lại.

Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, một bóng dáng đầu rồng thân người đã xuất hiện ở ngoài cửa, lại là "Phất Uyên" đã tới!

Hắn ta không do dự chút nào, một cái long trảo vàng ròng to lớn về xuống tòa lầu nhỏ.

Long trảo khổng lồ gần như bao phủ bầu trời này, chỗ với tay không gian như cái bóng vặn vẹo, sụp đổ từng tầng.

Dường như toàn bộ Thanh Khâu sẽ hôi phi yên diệt dưới một trảo này, không còn sót lại chút gì! Nhưng ngay chớp mắt long trảo sắp chạm đến lầu nhỏ, "Phất Uyên" thu tay lại, ngay sau đó hắn ta xuất hiện ở trước cửa đưa tay đẩy, cửa lớn lập tức mở ra, sau cửa trang trí hoa mỹ chỉnh tề, lại đã không có một ai.

Tên nhân tộc vừa tiến vào cái nhà này đã hoàn toàn biến mất từ nơi này!

Không!

Không chỉ là biến mất trong gian phòng này!

Mà là toàn bộ chư thiên vạn giới không có khí tức của đối phương!

Nói đúng ra, là đối phương đã rời khỏi đoạn năm tháng này!

Là một ván cờ khác!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt "Phất Uyên" không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ từ tốn nói: "Quá khứ tương lai, trật tự hỗn độn.."

"Nơi đây đã là Phù Sinh kỳ cục, cũng là thế giới tâm ma của bổn vương!"

"Thắng bại chưa phân, ngươi trốn không thoát!"

Nói xong, hắn ta không tiến vào gian phòng mà trực tiếp vung ống tay áo một cái, cửa đóng lại, bóng dáng hắn ta lập tức biến mất.

Chỉ chậm nửa khắc, trên trời cao ánh sáng rõ ràng. Ánh mặt trời chói mắt như thực chất lập tức xuyên phá kiếp vẫn trùng điệp chưa hoàn toàn tán đi. Mười vòng mặt trời huy hoàng rào rạt dâng lên, Đại Nhật chân hỏa như thiên hà cuốn ngược bày ra đầy trời.

Lại một bóng dáng vàng ròng xuất hiện trước lầu nhỏ trên đảo hoang. Bóng dáng này loại người, sau tai có một đám lông vũ vàng ròng trông thon dài yểu điệu, sợi tóc vàng ròng như mặt trời mới mọc lại như vàng ròng lưu động rối tung thành thác nước, trên đầu đội một đỉnh mũ miện màu vàng, trên đó khảm nạm rất nhiều bảo thạch, mỗi một viên bảo thạch đều là một viên tinh thể tráng niên. Mặt trời huy hoàng, ánh sao lạnh lẽo, tinh vân to lớn... Đều là tô điểm.

Khuôn mặt hắn ta hoàn mỹ không một tì vết, trường mi nhập tấn, mắt phượng ngậm uy, mắt vàng trong vắt như cô đọng vô số mặt trời, lúc tùy ý nhìn lại là sóng nhiệt ngập trời đốt diệt vạn vật!

Hắn ta mặc một bộ cung trang vàng ròng, phía trên váy dài có từng tia từng sợi ám văn như là lông đuôi chim tước hoa mỹ ung dung, trong hư không sau lưng có vô số hào quang thụy khí gột rửa tung hoành, nơi lực lượng to lớn đi qua không gian vặn vẹo, vạn pháp câu diệt, chỉ có ánh sáng năm màu sáng tắt trời cao, tôn lên bóng dáng hoàn mỹ!

Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"!

Phát hiện nơi đây đã không có bất kỳ khí tức "Hắc dạ" gì, "Tu Hiểu" bình thản nói: "Phất Uyên, con đường quá khứ tương lai thuộc về ngươi"

"Nhưng con đường chư thiên vạn giới thuộc về ta!"

"Hiện tại đến lượt ngươi nhường đường!"

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Ngọc thụ lượn quanh, thành giếng bên dưới tiêu điều.

Có nữ tiên cung trang nền trắng nhàu kim nhẹ khép tay áo dài, ngồi xếp bằng bên giếng, chính là "Tế".

Vẻ mặt nàng bình tĩnh, không hề lười biếng canh chừng "Quan Thiên" giếng, đây là tiên chức của nàng. Đột nhiên, một giọng nói rất xa lạ thanh lãnh uy nghiêm truyền vào trong đầu nàng: "Mời ta vào ván cờ!"

1092 chữ

Chương 3303: Vượt qua năm tháng

"Tế" lập tức mở hai mắt ra, vừa muốn mở miệng hỏi thăm thân phận người đến nhưng tiếng nói phát ra lại trực tiếp biến thành một đoạn lời nói khác: "Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh!"

"Tiểu tiên chờ 'Tu Hiểu' đại giá đến đây, đã đợi rất lâu.."

"Kính xin 'Tu Hiểu ở tạm Thanh Khâu một đêm."

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Lầu nhỏ.

Chính đường, Bùi Lăng ngã ngồi trên giường êm, hai mắt nhắm nghiền, cả người chồng chất vết thương, máu tươi tung hoành chảy xuôi đã thấm ướt huyền bào.

Lúc này khí tức trên người hắn mờ mịt mơ hồ, lặng yên biến hóa, tràn đầy nặng nề, cổ xưa, thâm thúy...

Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng thu liễm khí cơ, mở hai mắt ra, thần niệm khổng lồ lập tức bao phủ toàn bộ Thanh Khâu.

Lúc này màn đêm buông xuống, đã không phải ban ngày vừa rồi, Thanh Khâu bát ngát chìm trong ban đêm yên tĩnh đặc biệt.

Khắp núi đồi cỏ cây um tùm, nhưng không thấy tung tích bất kỳ Cửu Vĩ Hồ gì.

Trên vòm trời có kiếp vẫn từng đống phong tỏa nơi đây, giữa rừng núi tĩnh mịch đều là im lặng.

Toàn bộ Cửu Vĩ Hồ đều đã ẩn thân trong tiên trận ở sâu trong tộc!

Đúng vậy, nơi này đã không phải là Phù Sinh kỳ cục [Mười mặt trời bắt đầu .

1Nơi này là Phù Sinh kỳ cục (Thanh Khâu luận đạo I!

Đã không thể thông qua Kiến Mộc trở về năm tháng ban đầu, vậy đổi một bàn cờ mà mình thắng được!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thương thế nhìn thấy mà giật mình trên dưới cả người Bùi Lăng cũng đang lấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn.

Từ khi hắn thành tiên đến nay, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi, nhưng vẫn là lần đầu nhận tổn thương nghiêm trọng như vậy!

Nếu không phải trước khi bắt đầu đề thứ ba hắn đã chiếm cứ "Thiên" Bàn Nhai giới, đồng thời có được biểu tượng "Quá khứ" và "Tương lai", thực lực đã là một trời một vực so với lúc mới vào cảnh giới Tiên Vương, vừa rồi đừng nói là chui vào ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này, ngay từ khi Long Vương bắn ra giọt nước kia, đã có thể trực tiếp khiến hắn tản mát muôn phương!

Long Vương "Phất Uyên" trạng thái đỉnh phong hoàn toàn là Tiên Vương không cùng đẳng cấp với Long Vương trong hai trận chiến trước đó!

Hắn dùng tiên thuật gọi đến kiếp vẫn kiếp lôi, "Phất Uyên" có thể trực tiếp xông vào kiếp lôi cuồn cuộn, chính diện đánh hắn trọng thương!

Trước đây Long Hậu Tự Hàn Ung từng nói với hắn, bất kỳ một vị nào trong Long Vương "Phất Uyên" và Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" đều có thể đơn độc đối đầu với tất cả Tiên Vương chư thiên vạn giới khác liên thủ lại!

Bây giờ xem ra, lời nói Long Hậu không khoa trương chút nào!

Lúc đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa không nhanh không chậm: "Cốc cốc cốc!"

Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn.

Một giọng nói như đã từng quen biết vang lên từ sau cửa: "Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh!"

Tiếng nói vừa ra, tiếng gõ cửa biến mất, sau cửa chìm vào một mảnh yên lặng, lại không có bất kỳ tiếng động gì.

Bùi Lăng lấy lại tinh thần, trong lòng hiểu rõ ván cờ chính thức bắt đầu!

Ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này có tất cả ba trận luận đạo.

Toàn bộ Thanh Khâu lại bị chia làm ba đoạn thời gian.

Thứ nhất là ngày đầu tiên thiên kiếp vừa phong tỏa Thanh Khâu, thay mặt "Quá khứ"; Thứ hai là ngày thứ ba thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu, thay mặt "Hiện tại"; Thứ ba là Thanh Khâu bị hủy, kiếp vẫn phong tỏa Thanh Khâu cũng đã giải trừ, thay mặt "Tương lai".

Khoảng thời gian mà hắn vào ván cờ này, kiếp vẫn đã phong tỏa toàn bộ Thanh Khâu lại thêm tiếng gõ cửa quen thuộc, « Thanh Khâu khúc » quen thuộc...

Giống với lần trước, đây là ngày thứ ba thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu, tương ứng với "Hiện tại" trong ván cờ!

Lúc này, thương thế của Bùi Lăng đã hoàn toàn khôi phục, hắn lập tức đứng dậy, cầm Cửu Phách Đao nhanh chân bước đến trước cửa.

Két két!

Cửa lớn lầu nhỏ mở ra, trong tầm mắt là một quảng trường nhỏ bằng phẳng, trong mờ tối mặt hồ bao la đằng xa chiếu ra từng sóng ánh sáng lăn tăn, cách đó không xa là cây hoa ngọc lan yên tĩnh nở rộ, hương thơm quanh quẩn, cỏ cây um tùm rậm rạp.

Ngoài ra mọi tiếng động yên ắng như yên tĩnh, như tĩnh mịch.

Thấy Long Vương không cùng vào ván cờ này, Bùi Lăng không dám chủ quan chút nào, lập tức bước nhanh rời khỏi lầu nhỏ.

Trong tình huống bình thường, Tiên Vương không cách nào tiến vào Phù Sinh kỳ cục!

Hắn có được pháp tắc "Thời gian", mới có thể không thông qua Phù Sinh cảnh trực tiếp cưỡng ép váo ván cờ từ lối vào ván cờ!

Nhưng vừa rồi Long Vương đã có thể mượn dùng lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn trong thế giới tâm ma tiến vào ván cờ [Mười mặt trời bắt đầu] kia, lúc này lại dùng cách tương tự tiến vào ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này cũng là bình thường!

Hiện tại hắn không phát hiện vết tích Long Vương, không có nghĩa Long Vương sẽ không xuất hiện trong ván cờ này!

Sau đó ra tay, nhất định phải nhanh!

Nghĩ đến đây, huyền bào lóe lên, Bùi Lăng nhanh chóng lao về một phương hướng.

Ngay khi hắn vừa rời đi không lâu, cửa ra vào lầu nhỏ lại mở ra, một bóng người huyền bào cất bước đi ra, sau khi dạo qua một vòng trong viện, đứng ở dưới cây Ngọc Lan không di chuyển nữa.

1092 chữ

Chương 3304: Vượt qua năm tháng! (2)

Trong giây lát, lại một bóng người huyền bào dẫn theo ba tên nữ tu nhân tộc tiên tư dật mạo bước nhanh ra...

Thế giới tâm ma.

Thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh, san hô thành rừng, Bảo Châu là nến, chiếu rọi quảng điện huy hoàng chói mắt.

Trên thềm son, bóng dáng đầu rồng thân người cổn miện ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt khép hờ. Xung quanh có rất nhiều tùy tùng Long tộc, Thủy tộc đứng hầu, lại có mấy tên nữ tiên xinh đẹp chờ lệnh ở bên.

Dưới nữa là một nhân tộc huyền bào đứng thẳng tắp ngang nhiên. Trong điện đường to như vậy, ngoại trừ Long Vương thì tất cả đứng im như tranh vẽ.

Lúc này, "Phất Uyên" chậm rãi mở hai mắt ra, cảnh tượng xung quanh lập tức nhạt lại như mây khói tán đi, thứ xuất hiện trước mặt hắn ta lại là một mảnh núi rừng xanh um tươi tốt.

Mặt trời giữa trời, ánh sáng vàng ròng rải khắp trời cao, sắc trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng cây vẩy mảnh vàng vụn đầy đất.

Sông núi xinh đẹp, cỏ cây thơm ngát, tình cảnh rực rỡ. "Phất Uyên" hoàn toàn mở mắt ra, thấy mình vẫn đứng trước gian lầu nhỏ khí tức yên lặng kia.

Chỉ có điều, xung quanh cổ mộc um tùm, giữa khe hở cành lá thấp thoáng có thể thấy ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ, tất cả mọi thứ càng cổ xưa hơn vừa nãy, nhất là gốc cổ thụ bên cạnh quảng trường nho nhỏ, chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một gốc cây hoa ngọc lan yên tĩnh nở rộ.

Thần niệm của hắn ta như thác nước ào ạt chảy xuôi, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Thanh Khâu, trong núi rừng tất cả Cửu Vĩ Hồ đều khí tức hoạt bát tuỳ tiện, tản ra bốn phương tám hướng.

So sánh với Thanh Khâu trong [Mười mặt trời bắt đầu], nơi này tràn đầy cảm giác khác lạ.

"Phất Uyên" khẽ gật đầu, hắn ta đã tiến vào ván cờ do tên nhân tộc kia lựa chọn!

Nhưng hắn ta chưa từng có bất kỳ tiếp xúc gì với ván cờ này.

Bây giờ hắn ta không cảm giác được khí tức của tên nhân tộc kia, xem ra là quy tắc đặc thù trong ván cờ này!

Lúc đang suy nghĩ, trên trời cao như có một giọt mực nhỏ xuống, trong chớp mắt hóa thành kiếp vẫn tràn ngập, rào rạt tới từ tám phương như triều cường cuồn cuộn, thiên hà cuốn ngược, trong chớp mắt Thanh Khâu to như vậy đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Kiếp vân trùng trùng điệp điệp, khí thế cuồn cuộn, bên như ẩn chứa thiên uy vô ngần, hoàn toàn khác với thiên kiếp do Bùi Lăng triệu ra trước đây!

Ầm!

Cửa lớn lầu nhỏ lập tức mở ra, một Cửu Vĩ Hồ tộc thân thể mạnh mẽ ánh mắt sáng ngời nhanh chóng đi ra từ bên trong!

Hắn ta da lông trơn thuận, cử chỉ hoàn mỹ, rõ ràng là một Tiên Quan chưởng đạo! Hiển nhiên tên Tiên Quan chưởng đạo này muốn đi ra cửa đánh giá tình huống, nhưng vừa bước qua cánh cửa đã thấy một bóng dáng đầu rồng thân người đứng trước mặt, hắn ta cổn miện trang nghiêm, khí cơ không lộ ra chút nào, lại tràn đầy cảm giác ở trên cao nhìn xuống như chúng sinh vạn vật nên phủ phục dưới chân hắn ta...

Là Long tộc!

Hơn nữa, ít nhất là sự tồn tại Kim Tiên trở lên!

Tiên Quan chưởng đạo lập tức cúi đầu hành lễ, rất cung kính nói: "Vãn bối 'Quánh, thẹn là chủ nhân Thanh Khâu, bái kiến Long tộc tiền bối!"

Nói xong, "Quánh" nhìn kiếp vẫn càng ngày càng dày nặng trên trời không dám hỏi nhiều, lúc này tiếp tục nói, "Không biết tiền bối đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ!"

"Sơn dã không có gì, xin tiền bối vào bên trong ngồi tạm, cho vãn bối trò chuyện tận tâm ý.

"Phất Uyên" bình tĩnh nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo "Quánh" vào lầu nhỏ.

Hai người vừa đi vào lầu nhỏ, cửa lầu tự động khép lại.

"Quánh" còn chưa kịp mở miệng, đã nghe "Phất Uyên" lạnh băng phân phó: "Ta muốn biết tất cả tin tức liên quan đến ván cờ này!"

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu. Ngọc thụ lượn quanh, thành giếng vắng vẻ.

Trong giếng cổ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nước giếng chầm chậm rung chuyển, nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng.

Gợn sóng vòng vòng, nhiễu loạn hình ảnh vốn cực kỳ rõ ràng.

Chẳng mấy chốc hình ảnh mơ hồ vặn vẹo thành khối màu lộng lẫy, nó đột nhiên biến hóa thành một đoàn hỏa diễm lập lòe.

Hỏa diễm kia vừa xuất hiện đã nhanh chóng lớn mạnh, trong chớp mắt đã là ánh sáng huy hoàng như trụ như tiễn, trong khoảnh khắc xông ra mặt giếng hóa thành một vòng mặt trời đường hoàng!

Mặt trời giữa trời, chân hỏa xoay chuyển, trên trời cao sóng nhiệt cuồn cuộn, vạn vật đều vàng rực, trong ánh sáng chói mắt có một bóng dáng vô cùng huy hoàng, từng chút một phác hoạ ra hình dáng thon dài yểu điệu, uy nghi long trọng, chính là Kim Ô hoàng!

Trong chớp mắt Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" giáng lâm nơi đây, ý chí kinh khủng mênh mông của hắn ta lập tức bao phủ toàn bộ phương thế giới này Chẳng mấy chốc hắn ta phát hiện toàn bộ Thanh Khâu đều đã biến thành một mảnh tử địa cháy đen yên lặng.

Trong đống đổ nát mấp mô thê lương còn sót lại khí tức kiếp lôi nồng hậu dày đặc.

Cửu Vĩ Hồ tộc phương thế giới này đã tộc diệt!

Hơn nữa, toàn bộ phương thế giới này không có tung tích Long Vương "Phất Uyên" và tên nhân tộc kia!

Vẻ mặt "Tu Hiểu" bình thản, ván cờ này vô cùng lạ lẫm!

Dưới tình huống bình thường, Tiên Vương không cách nào tiến vào Phù Sinh kỳ cục.

Nhưng tên nhân tộc kia là "người dẫn đường"!

1096 chữ

Chương 3305: Vượt qua năm tháng! (3)

Trên người hắn có khí tức huyết mạch hậu bối bản tộc của hắn ta!

Còn có tên tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc kia...

"Người dẫn đường" ván cờ, "Nhân quả" ván cờ, lại thêm sự tồn tại mấu chốt trong ván cờ "Mời"... Hiện tại hắn ta đã thuận lợi tiến vào trong ván cờ!

Mặc dù hiện tại không tìm được "Phất Uyên" và tung tích tên nhân tộc kia nhưng không sao!

Dù quy tắc trong ván cờ này đặc thù như thế nào, hắn ta chỉ cần giữ vững lối ra Kiến Mộc kia, "Phất Uyên" và tên nhân tộc kia đều trốn không thoát!

Thanh Khâu.

Cấm chế dày đặc và tiên trận che dấu thâm cốc.

Thung lũng hẹp dài như thoi đưa, cỏ thơm um tùm.

Cửa cốc có đài cao lồng lộng, một đầu Cửu Vĩ Hồ mạnh mẽ, khổng lồ đang lẳng lặng phủ phục trên đó, đầu Cửu Vĩ Hồ này đôi mắt hẹp dài, lúc khép mở tinh quang lấp lóe, da lông sáng ngời như dãy núi tuyết đang nằm, quanh người quanh quẩn khí tức hung lệ nhàn nhạt, chính là "Quánh".

Bên cạnh "Quánh" là một bóng dáng nhỏ yếu thướt tha, nàng áo trắng hơn tuyết, như ao sen trong gió, đáng yêu động lòng người, lại là nữ nhi của hắn ta "Tế".

Bên cạnh "Tế" có một bóng dáng như có như không, trong lúc ống tay áo xoay tròn như mang theo hơi khói, lại như bóng chồng với núi xa, không thể nhìn rõ.

Lúc này, "Quánh" ở trên cao nhìn xuống, quan sát đồng tộc khắp cốc, đột nhiên lạnh lùng mở miệng: "Trận thiên kiếp tiếp theo sắp đánh xuống"

"Rốt cuộc là ai dẫn thiên kiếp tới? !"

"Lập tức ra ngoài ứng kiếp!"

"Đừng làm liên lụy toàn bộ tộc quần"

Trong cốc cỏ cây rậm rì, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc đứng hoặc dựa, cơn gió dài thổi qua như tuyết đọng trắng ngần.

Tất cả Cửu Vĩ Hồ đều trầm mặc không nói, không có bất kỳ một Cửu Vĩ Hồ nào đứng ra.

"Quánh" nhìn quanh, đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc bao gồm "Quánh" đều dừng lại, không nhúc nhích.

Ngay sau đó, một bóng dáng huyền bào im hơi lặng tiếng đi ra từ trong bóng tối, chính là Bùi Lăng!

Bùi Lăng không do dự chút nào đạp không mà đi, hướng thẳng đến bóng dáng như có như không bên cạnh "Tế".

Theo hắn tới gần, bóng người kia bắt đầu không bị khống chế từ hư hóa thực.

Lúc Bùi Lăng đi đến trước mặt nàng, bóng dáng kia đã ngưng kết thành thực chất, nàng áo trắng nhanh nhẹn, xinh đẹp như tiêu, mặt mày không khác "Tế" chút nào, chính là vị thiếu nữ Cửu Vĩ mà Bùi Lăng đã gặp lúc tiến vào ván cờ lần trước!

Biết đây là ám tử của "Vô Thủy" tiền bối, Bùi Lăng không trì hoãn chút nào nhanh chóng gọn gàng dứt khoát hỏi: "Tế, trong mấy ngày thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu, có Long tộc nào từng tiến vào Thanh Khâu không?" Ván cờ này có tổng cộng ba đoạn thời gian. Khoảng thời gian "Hiện tại" này, hắn cũng không phát hiện Long Vương.

Nếu Long Vương cũng đã tiến vào ván cờ này... Vậy đối phương không phải ở "Quá khứ" thì là "Tương lai".

Đây là một trận cách không giao thủ vượt qua năm tháng!

Hắn tìm tên thiếu nữ Cửu Vĩ này tra hỏi, chính là vì xác định vị trí và hành tung cụ thể của Long Vương!

Nghe vậy, ánh mắt thiếu nữ Cửu Vĩ tràn đầy cảnh giác nhìn qua Bùi Lăng lại không nói một lời, toàn bộ thân hình chậm rãi lui lại.

Thấy hiện tại tên thiếu nữ Cửu Vĩ này căn bản không biết mình, Bùi Lăng cũng không có thời gian giải thích quá nhiều với đối phương, lúc này tâm niệm vừa động đã sử dụng tiên chức "Dục vọng" với nàng.

Ngay sau đó, ánh mắt thiếu nữ Cửu Vĩ nhìn qua Bùi Lăng từ cảnh giác biến thành tràn đầy say mê, như chư thiên vạn giới, bất tử bất diệt, quyền lực địa vị sở hữu, cho dù là toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc đều không quan trọng bằng một phần ngàn vạn tên nhân tộc trước mặt!

Lời nói của tên nhân tộc này là tất cả mọi thứ với mình...

Không do dự thêm nữa, thiếu nữ Cửu Vĩ lập tức nói: "Có một tên Long tộc tìm phụ thân nghe ngóng tình huống Thanh Khâu."

Có Long tộc!

Là Long Vương "Phất Uyên"!

Long Vương đáng ở đoạn thời gian "Quá khứ" của ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này!

Có thể trực tiếp ra tay!

Nghĩ tới đây, khí tức cả người Bùi Lăng biến hóa, khí tức nặng nề, thâm thúy, u ám, cổ xưa, tang thương... Tùy ý tràn ngập, như có một tầng hơi khói cổ xưa lặng yên sinh sôi trong hư không, chậm rãi bao phủ toàn bộ thể xác của hắn.

Đây là pháp tắc "Thời gian".

Cùng lúc đó, Bùi Lăng bình thản nói: "Phụ thân ngươi còn chưa kịp trả lời đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đưa hắn đi"

"Tên Long tộc kia không hỏi được cái gì!"

Cửu Vĩ thiếu nữ nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức nhớ tới ngày hôm qua tên Long tộc tiền bối kia tìm phụ thân nghe ngóng tình huống Thanh Khâu, phụ thân vừa muốn trả lời đã có chuyện xảy ra...

Không đợi thiếu nữ Cửu Vĩ suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng lại nói tiếp: "Tên Long tộc kia không đạt được đáp án, đã đến chỗ khác trong Thanh Khâu tìm kiếm manh mối "Nhưng ngay lúc này thiên kiếp hạ xuống, bổ trúng tên Long tộc kia!"

"Tên Long tộc kia rất cường đại, kiếp lôi bình thường không thể đả thương hắn chút nào.

"Nhưng trận thiên kiếp này chính là một sự tồn tại không thể nói ra tên thật tự mình tiến hành một trận thí nghiệm!"

"Tuy tên Long tộc kia rất mạnh, lại không mạnh bằng sự tồn tại này!"

"Bởi vậy, tên Long tộc kia cũng không biết rõ ràng việc gì, đã bị đánh chết ngay tại chỗ!"

1096 chữ

Chương 3306: Vượt qua năm tháng! (4)

Thanh Khâu.

Lầu nhỏ trên đảo hoang.

Sau khi cửa lớn khép lại, "Phất Uyên" chưa mời "Quánh" ngồi xuống đã lạnh nhạt nói: "Ta muốn biết tất cả tin tức về ván cờ này!" Nghe vậy, "Quánh" vừa muốn mở miệng đột nhiên phát hiện ngoài cửa có khí tức nhân tộc xuất hiện! "Quánh" lập tức vô cùng nổi giận, khí cơ cả người bùng lên, Thanh Khâu là tổ địa của Cửu Vĩ Hồ tộc ở phương thế giới này, chỗ các thế hệ nghỉ lại, thanh tịnh thần thánh.

Huyết thực nhân tộc dám xâm nhập! ?

Nghĩ tới đây, "Quánh" không rảnh trả lời vấn đề của "Phất Uyên", lập tức trầm thấp lạnh như băng nói: "Các ngươi là huyết thực do hậu bối nào trong tộc nuôi dưỡng?"

"Lại dám xông vào nơi đây!" Tiếng nói vừa ra, nhân tộc ngoài cửa chẳng những không cứ thế mà đi, ngược lại trực tiếp tiến lên gõ cửa lớn, cốc cốc cốc!

"Thanh ca xuy nguyệt minh, phi bội hoàn dao kinh!"

Một giọng nói ngọt giòn êm tai lập tức truyền vào trong lâu.

Là hai tên nữ tu nhân tộc!

"Quánh" không do dự chút nào, bạch mang lóe lên, thân hình đã biến mất trong lâu.

Ngay sau đó, trong hư không bên ngoài lâu truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt!

Nhìn qua biến cố đột ngột này, vẻ mặt "Phất Uyên" cực kỳ bình tĩnh, trong đầu hắn ta đang hiện ra một tình cảnh...

Trong một tòa thâm cốc có tiên trận và cấm chế yểm hộ ở Thanh Khâu, Bùi Lăng đạp không mà đứng, đang nói chuyện với một thiếu nữ Cửu Vĩ.

Tiên chức "Quan Thiên".

Tiên Vương có thể sử dụng tất cả tiên chức trong một phương thế giới!

Hiện tại Thanh Khâu "Quan Thiên" giếng, tiên chức "Quan Thiên" của chủ nhân Thanh Khâu đều bị hắn ta sử dụng!

Xác định vị trí Bùi Lăng, "Phất Uyên" trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào toà thâm cốc kia. Thâm cốc hẹp dài, cỏ cây um tùm, cửa cốc có đài cao lồng lộng, cơn gió dài thổi qua khiến cỏ dài rủ xuống.

Tất cả tình cảnh ở nơi đây đều giống như đúc thứ đã thấy được ở trong "Quan Thiên" giếng, chỉ có điều Bùi Lăng mà hắn ta thấy trong giếng lại không thấy cả nửa cái bóng!

Xảy ra chuyện gì?

Trong mắt "Phất Uyên" không khỏi hiện lên một vòng lo nghĩ, ngay lúc này...

Ầm ầm!

Kiếp vẫn như nấu sôi đang sôi trào kịch liệt, trong mây tím xanh sáng chói, lôi đình cuồn cuộn, toàn bộ kiếp vẫn trên bầu trời này lập tức ngưng tụ ra một đạo lôi đình to lớn trước nay chưa từng có, không có bất kỳ dấu hiệu gì, nó nhanh như niệm bổ thẳng về phía "Phất Uyên"

Lôi đình xuyên qua hư không, hư vô vặn vẹo, không gian nứt nẻ, khí tức hủy diệt che ngợp bầu trời, nhét đầy toàn bộ càn khôn!

Trong nháy mắt, trong lòng "Phất Uyên" sinh ra một loại cảm nhận chưa từng có, dường như đạo kiếp lôi đập vào mặt kia có thể hoàn toàn chôn vùi hắn ta trong chớp mắt!

Khiến hắn ta hồn phi phách tán, không còn tồn tại!

Trong chớp mắt mất tập trung ngắn ngủi, kiếp lôi đã ầm vang rơi xuống Oanh! !

Lôi quang cuồn cuộn tùy ý như thiên hà treo lủng lẳng, khí thế mênh mông nuốt hết ngàn vạn trời trong xanh lấp lánh.

Toàn bộ thế gian một mảnh trắng xóa, không thấy rõ bất kỳ sự vật gì.

Chẳng mấy chốc ánh sáng tím xanh chầm chậm tán đi, một đầu kim long khổng lồ như nhét đầy bầu trời, không nhúc nhích cuộn tròn trên trời cao.

Hắn ta lân phiến tinh mịn vàng ròng, ánh sáng vẫn như cũ, trên dưới cả người lại đã không có bất kỳ khí tức gì, dường như chỉ là một tử vật không có sinh ý!

Giống với giọt nước mà Long Vương thi triển ra trước đó, đạo kiếp lôi vừa rồi nhìn như hủy thiên diệt địa, nhưng tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm.

Ngoại trừ "Phất Uyên" bị khóa chặt, cỏ cây xung quanh mùi thơm như trước, không bị phá hoại chút nào.

Cạch!

Lúc này, khóe miệng kim long đột nhiên xuất hiện một vết rách nhỏ xíu.

Theo tiếng động trong trẻo, vết rách nhanh chóng mở rộng, từ xa nhìn lại như cái miệng to lớn của kim long bắt đầu mở ra từng chút một. Ngay sau đó, một vòng huyền quang vô cùng nồng đậm bắn ra từ trong khe vỡ của kim long!

Huyền quang như điện lướt ngang vòm trời, lúc kích chuyển hóa thành một thân rồng khổng lồ nhỏ hơn kim long một vòng, hắn ta sừng thú sáng ngời, lân phiến tinh mịn, chính là Long Vương "Phất Uyên".

Chỉ có điều, lúc này trên dưới thể xác Long Vương vết thương chồng chất, nhiều chỗ da thịt xoay tròn cháy đen như than, long huyết tí tách rơi xuống, khí tức cũng rất là suy sụp, hiển nhiên thân chịu trọng thương.

Tiên chức "Ngư lôi"!

Tiên chức "Lột xác".

Tiên chức "Điểm mệnh".

Tiên chức "Niết bàn".

Ngoại trừ cái đó ra, định nghĩa "Tử vong" cũng bị sửa chữa thành "Trọng thương"!

Cùng lúc đó, bộ xác Long vừa để lại lập tức như mất đi cái gì đó chèo chống, đổ sụp từng khúc, trong chớp mắt hóa thành bột mịn bay lả tả, tản mát tứ phương, biến mất không thấy. "Phất Uyên" đạp không mà đứng, khí cơ quanh người như thuỷ triều chập trùng, đủ loại thương thế của hắn ta bắt đầu nhanh chóng khép lại, mắt rồng vàng ròng ngắm nhìn kiếp vẫn nặng nề phía trên, lập tức hiểu rõ tên nhân tộc kia đã ra tay!

Đây là quy tắc trong ván cờ!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong đầu "Phất Uyên" lại hiện ra một cảnh tượng...

Vẫn là trong mảnh thâm cốc có tiên trận, cấm chế che chở, ống tay áo huyền bào phần phật, đối diện hắn là một thiếu nữ Cửu Vĩ ánh mắt si mê...

Tiên chức "Quan Thiên".

Đây là cảnh tượng soi sáng ra từ trong "Quan Thiên" giếng 1102 chữ

Chương 3307: Mọi người đều biết...

Tên nhân tộc kia không hề rời đi, còn ở lại trong mảnh thung lũng này!

Chỉ có điều, hiện tại dù là mắt rồng thấy hay thần niệm đảo qua, hoặc là thủ đoạn khác, đều không thể quan trắc ra sự tồn tại của tên nhân tộc kia.

Đã rõ!

Địa điểm không sai, nhưng tên nhân tộc kia và hắn ta không ở cùng một năm tháng!

Đây là một ván cờ sai thời không Nghĩ tới đây, "Phất Uyên" không do dự chút nào, lập tức quay người nhìn chăm chú vị trí Bùi Lăng, tiếng nói trầm thấp uy nghiêm: "Cùng cổ!"

"Cùng kim!"

"Cùng vị!"

"Đối vương...

Thanh Khâu, thâm cốc.

Trên đài cao, "Quánh" hình thể khổng lồ phủ phục như ngọn núi, bên cạnh hắn ta là "Tế" cung trang bồng bềnh, khép tay áo đứng đó.

Quan sát toàn bộ thung lũng, cỏ dài rủ xuống, từng đầu Cửu Vĩ Hồ tốp năm tốp ba nghỉ lại.

Lúc này tất cả Cửu Vĩ Hồ tộc đều như dừng lại đứng im bất động.

Chỉ có một bộ huyền bào đón gió đung đưa và thiếu nữ Cửu Vĩ trước mặt hắn không xa không bị ảnh hưởng.

"Bởi vậy, tên Long tộc kia không biết rõ việc gì đã bị đánh chết tại chỗ!"

Tiếng nói vừa dứt, trong đầu Bùi Lăng lập tức hiện ra một cảnh tượng.

Ngay tại phía trên tòa thung lũng này có một đầu kim long to lớn bị kiếp lôi bổ trúng, sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng giây lát sau miệng rồng của hắn ta nứt ra, huyền quang thoát ra, sau khi khôi phục long thân, xác Long băng diệt...

Tiên chức "Quan Thiên".

"Phất Uyên" có thể sử dụng tiên chức "Quan Thiên" cách không xác nhận vị trí của hắn, hắn cũng có thể dùng tiên chức "Quan Thiên" thăm dò tình huống bên "Phát Uyên".

Thấy thiên kiếp không thể đánh chết "Phất Uyên", Bùi Lăng nhướn mày đang muốn tiếp tục mở miệng, đã thấy thiếu nữ Cửu Vĩ nhẹ nhàng gật đầu rất đồng ý nói: "Kiếp lôi rơi xuống, vị Long tộc tiền bối kia quả thật bị kiếp lôi đánh chết"

"Mọi người đều biết, tử vong chính là một loại trong trọng thương"

"Vị Long tộc tiền bối kia bởi vậy lột ra xác Long trọng thương, chuẩn bị...

Tử vong là một loại trong trọng thương?

Định nghĩa "Tử vong" bị sửa lại Bây giờ hắn và "Phất Uyên" không ở cùng một đoạn thời gian, hắn ở "Hiện tại", "Phất Uyên" ở "Quá khứ", dù hắn lập tức sửa chữa định nghĩa "Tử vong" nhưng quy tắc trật tự "Hiện tại" không ảnh hưởng tới quy tắc trật tự "Quá khứ".

Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng lập tức phát hiện "Phất Uyên" quay người, cách không đối mặt với hắn!

Hắn ta khẽ nhếch miệng đang muốn nói chuyện, cảnh tượng xung quanh lại ầm vang biến hóa.

Ranh giới "Quá khứ" và "Hiện tại" đột nhiên trở nên cực kỳ mơ hồ!

Sắc mặt Bùi Lăng lạnh lẽo, là đầu quy tắc "Vương đối vương " kia!

"Phất Uyên" đã phát hiện hai người không cùng một năm tháng!

Hắn ta muốn dùng quy tắc này đánh vỡ giới tuyến "Thời gian" giữa đôi bên!

Không thể để đối phương thành công!

Suy nghĩ đến đây, Bùi Lăng không hề do dự, trên dưới cả người hắn lập tức dấy lên liệt diễm vàng ròng ngập trời.

Ngay sau đó hỏa diễm tán đi, huyền bào đã biến mất không thấy gì nữa trong phương thiên địa này.

Ngay chớp mắt Bùi Lăng biến mất, Cửu Vĩ Hồ dừng lại bốn phía lập tức khôi phục như thường.

Lúc này "Quánh" quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía thiếu nữ Cửu Vĩ.

Đây là ai?

Không kịp suy nghĩ nhiều, "Quánh" đã phát hiện trên trời cao có lỗi chạy điện đi trong mây, vù vù như nước thủy triều, trận kiếp lôi tiếp theo đã đánh xuống Không do dự chút nào, hắn ta lập tức ra tay chuyển thiếu nữ Cửu Vĩ này ra khỏi thung lũng được tiên trận che chở...

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ, lầu nhỏ thấp thoáng sau cỏ cây.

Trước lầu hoa ngọc lan nở rộ, cơn gió dài thổi qua, hương thơm tản khắp.

Một bóng người huyền bào đột nhiên xuất hiện, chính là Bùi Lăng.

Vương không đối vương...

Vương đối vương...

Đầu quy tắc này có liên quan với "Ly La" tiên tôn!

Cũng như tình huống hiện tại hắn mượn dùng quy tắc ván cờ đối phó "Phất Uyên", đây là lực lượng Tiên Tôn không thể trực tiếp đối đầu!

Vì vậy, hắn đổi vị trí của mình trước tiên, không ở cùng một chỗ với Long Vương!

Cùng lúc đó, vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn còn trực tiếp "Chết" một lần.

Bây giờ đã thành công thoát khỏi sự khóa chặt của đầu quy tắc kia! Đương nhiên, giống với "Phất Uyên", hắn cũng sửa đổi định nghĩa "Tử vong"!

Bị Đại Nhật chân hỏa đốt khắp trên dưới cả người tức là "Tử vong"!

Trong lúc suy nghĩ, Bùi Lăng lập tức bình tĩnh mở miệng nói: "Thiên kiếp đã hạ xuống, cho đến khi người ứng kiếp thành công vượt qua thiên kiếp, hoặc hoàn toàn hôi phi yên diệt, sẽ không thể kết thúc"

"Tên Long tộc kia 'Đối vương' thất bại, còn chưa kịp làm bất kỳ việc gì lại có kiếp lôi hạ xuống!"

"Dưới tình huống thiên kiếp bình thường, chính là thử thách của thiên đạo"

"Dù thế cục hung hiểm như thế nào đều có chút hy vọng sống"

"Nhưng trận thiên kiếp này lại là vị kia đang thí nghiệm"

"Vừa hay bỏ sót sinh cơ!"

"Vì vậy, tiếp theo thiên kiếp vô cùng vô tận, không có cực hạn!"

"Tên Long tộc kia sơ sẩy một cái sẽ bị kiếp lôi bổ tới đầu ngay tại chỗ! Phế bỏ tứ chi! Thịt nát xương tan!"

Thanh Khâu.

Trong thâm cốc đài cao lồng lộng.

Kim long xoay quanh trên trời cao, mây khói theo cùng.

"Đối vương"

Theo tiếng nói uy nghiêm rơi xuống, cảnh vật xung quanh lập tức rơi vào hoàn toàn mơ hồ như vòng xoáy, cỏ cây dồn dập chập chờn, xanh vàng lưu chuyển, khí cơ cổ xưa và nhẹ nhàng trộn lẫn vặn vẹo lan tràn.

1100 chữ

Chương 3308: Mọi người đều biết... (2)

Toàn bộ phương thiên địa này rơi vào sự rung động vi diệu, như ngay sau đó tất cả giới tuyến thời gian nơi đây sẽ tan thành mây khói, hắn ta sắp đối mặt với Bùi Lăng ở một chỗ năm tháng khác!

Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng trong đầu "Phất Uyên" lập tức biến ảo, hắn ta thấy Bùi Lăng đứng ở trong thâm cốc trước mặt, trên dưới cả người đột nhiên dấy lên chân hỏa hừng hực.

Trong chớp mắt hắn đã biến mất không thấy gì nữa!

Cùng lúc đó, "Thời gian" xung quanh như gợn nước rung chuyển, chớp mắt đã vững chắc, cỏ cây đài cao vốn đang biến ảo đều khôi phục như thường.

"Đối vương" thất bại!

Vẻ mặt "Phất Uyên" không thay đổi, lại thi triển tiên chức "Quan Thiên" tìm kiếm vị trí tên nhân tộc kia.

Chẳng mấy chốc, trong đầu hắn ta lại xuất hiện một cảnh tượng...

Hắn ta thấy một nhân tộc huyền bào quen thuộc mặt không thay đổi phi độn trong tầng tầng lớp lớp rừng cây Thanh Khâu, sau người tay áo tung bay, ba tên nữ tu nhân tộc tiên tư dật mạo theo sát, hai tên nam tu nhân tộc khí tức khác hẳn, cùng tên thiếu nữ Cửu Vĩ vừa gặp.

Nhìn hành động của nhân tộc huyền bào kia, hình như mục đích rất rõ ràng.

Những tu sĩ loài người nhắm mắt đi theo lại như vẫn không rõ bọn họ phải đi làm cái gì...

Nhìn qua tình cảnh này, trong mắt "Phất Uyên" lập tức thoáng qua vẻ nghi ngờ.

Sao tu vi của tên nhân tộc kia lại biến thành Đại Thừa?

Suy nghĩ chưa dứt, kiếp vẫn cuồn cuộn trên trời cao, tử mang thật lớn đâm rách bóng tối, lấy khí thế bàng bạc gào thét đánh thẳng xuống.

Lại một đạo kiếp lôi vô cùng kinh khủng nhắm chuẩn "Phất Uyên", ầm vang đánh xuống Lôi đình nổ tung trên trời cao, như cũng chia cắt trời trong xanh thành vô số mảnh vỡ nhỏ bé, khí thế cường đại chưa rơi xuống đã ép tới vô số cỏ cây đổ rạp từng tầng ra bốn phía, giữa cát bay đá chạy, thiên uy huy hoàng sôi trào mãnh liệt khiến chúng sinh như muốn ngạt thở.

"Phất Uyên" lập tức lấy lại tinh thần, nhìn qua kiếp lôi đập vào mặt, trong lòng hắn ta lập tức sinh ra một loại trực giác cực kỳ mãnh liệt.

Chỉ cần đạo kiếp lôi này rơi xuống sẽ chém đứt đầu rồng của hắn ta, bổ tới tứ chi của hắn ta, hoàn toàn nghiền nát toàn bộ thể xác của hắn ta!

Kiếp lôi vô cùng mau lẹ, nhanh như tâm niệm, "Phất Uyên" không kịp do dự, lập tức sửa đổi định nghĩa "Đầu lâu"

thành "Sừng rồng"

Sửa đổi định nghĩa "Tứ chi" thành "Một đốt xương ngón tay".

Sửa đổi định nghĩa "Thịt nát xương tan" thành "Cắt đứt cơ bắp trên một đoạn đốt ngón tay".

Oanh!

Lôi quang mênh mông như đại dương mênh mông ngang ngược nuốt sống toàn bộ thiên địa, ánh sáng trắng sáng tỏ vô song chôn vùi tất cả.

Một lúc lâu sau, ánh sáng cường đại dần tán đi, một đôi sừng thú Long tộc linh cơ dạt dào, uy nghiêm quanh quẩn; một đốt xương ngón tay Long tộc trong suốt như ngọc, khí tức cường đại; cùng một đoạn gân rồng thẩm thấu long huyết, linh khí đặc biệt nồng đậm sền sệt như tán hoa đầy trời rơi xuống từ trời cao, rơi vào trong rừng rậm Thanh Khâu. Cương phong gào thét, lượn quanh khắp núi.

Tất cả lực lượng kiếp lôi đều tập trung ở trên người "Phất Uyên", không có chút phân tán nào, cỏ cây xung quanh vẫn như cũ, chưa từng nhận bất kỳ hao tổn gì.

Giữa không trung, "Phất Uyên" duy trì nguyên hình kim long, thể xác khổng lồ nhét đầy trời trong xanh, long uy kinh khủng ép ngang vạn sơn, chỉ có điều... Đôi sừng rồng hoa mỹ trên đỉnh đầu đã bị cắt đến tận gốc rễ, long trảo đạp không gãy mất một đoạn đốt ngón tay.

Ngoại trừ cái đó ra không có vết thương nào.

Lúc này khí cơ lưu chuyển, sừng gãy và ngón tay đứt của hắn ta lập tức sinh cơ phun trào, bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Không rảnh chờ thương thế phục hồi như cũ, "Phất Uyên" đã bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện dưới một thác nước.

Thác nước ầm vang như dải lụa chạy thẳng vào đầm sâu, trong gợn sóng trùng điệp, ngọc vỡ bay tán loạn. Bên bờ đầm có hoa khiên ngưu ngắn quấn quanh, rêu xanh mọc lan tràn, nhà tranh vắng lặng.

So sánh phong cảnh nơi đây với Thanh Khâu xinh đẹp không hề thu hút chút nào, không có bất kỳ điều đặc biệt gì.

Theo cảnh tượng thấy trong tiên chức "Quan Thiên", ở phương địa giới này còn có một gian nhà tranh rào ngắn vây quanh!

Tên nhân tộc tranh đoạt Tôn vị với hắn ta đang dẫn theo năm tên tu sĩ nhân tộc ba nữ hai nam cùng tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia đi vào cổng nhà tranh!

"Phất Uyên" không do dự chút nào, lập tức tiếng nói lạnh như băng: "Cùng cổ!"

"Cùng kim!"

"Cùng vị!"

"Đối vương!"

Tiếng nói tào rào vừa ra, xung quanh tất cả như thường, trong tiếng nước vù vù không có bất kỳ biến hóa nào. "Đối vương" lại thất bại!

"Phất Uyên" lập tức khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì?

Không đợi hắn ta tiếp tục suy nghĩ, Bùi Lăng trong cảnh tượng "Quan Thiên" đã đẩy ra cửa lớn!

Trong nhà tranh trống rỗng không có chút dụng cụ nào, cũng không có ngăn cách, cho dù ở ngoài cửa cũng có thể nhìn một cái không sót gì.

Chỉ thấy trên mặt đất đối diện cửa lớn trưng bày một đoạn sừng rồng linh cơ dạt dào, một đoạn xương rồng oánh nhuận như ngọc, và... Một bó gân rồng!

Sừng rồng, xương rồng, gân rồng đều khí cơ cường đại, lực lượng huyết mạch vô cùng cường thịnh, không ngừng tiêu tán ra khí tức khiến "Phất Uyên" cực kỳ quen thuộc, giống như đồng máu đồng nguyên với hắn ta, độc nhất vô nhị.

1084 chữ

Chương 3309: Chủ nhân Thanh Khâu

Đây là...

Con ngươi "Phất Uyên" co rụt lại, lập tức cúi đầu nhìn về phía vết thương mới cắt trên đốt ngón tay của mình, đã thấy chỗ đứt tản ra sinh cơ, mặc dù cầm máu lại đã dừng khép miệng.

Đây giống như một vết thương mãi mãi, khó mà phục hồi như cũ!

Sừng rồng bị gãy trên đỉnh đầu cũng thế.

Ngay sau đó, trên trời cao kiếp vẫn lật đổ, lít nha lít nhít lôi xà gầm thét dung hợp lớn mạnh, kiếp lôi lại một đường cao ngất cách không khóa chặt Long Vương, ầm vang rơi xuống!

Thanh Khâu.

Lầu nhỏ trên đảo hoang, hương hoa ngọc lan âm thầm lan tràn.

Vẻ mặt Bùi Lăng bình thản, nói: "... Tên Long tộc kia sơ sẩy một cái đã bị kiếp lôi bổ xuống đầu! Phế bỏ tứ chi! Thịt nát xương tan!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức thông qua tiên chức "Quan Thiên" thấy trên không tầng tầng lớp lớp rừng cây cuộn trào, "Phất Uyên" đạp không mà đứng, kiếp lôi cuồn cuộn rơi xuống, lôi quang to lớn mang theo khí thế cuồn cuộn đánh thẳng xuống!

Trong tiếng vang chấn trời động đất, sừng rồng và một đốt ngón tay của "Phất Uyên" bị kiếp lôi bổ xuống, theo long huyết hắt vẫy rơi xuống các nơi của Thanh Khâu.

Một phần nhỏ thể xác không trọn vẹn của Long Vương tiếp tục xoay quanh trên trời cao, không còn nhận chút tổn thương nào.

Định nghĩa "Chém đầu", "Gãy chỉ", "Thịt nát xương tan" bị sửa lại!

Nhưng "Phất Uyên" cũng không phải lông tóc không tổn hao gì.

Tiếp tục như vậy, hắn có thể dùng ván cờ này mạnh mẽ mài chết đối phương Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục mở miệng, đã thấy tốc độ của "Phất Uyên" càng nhanh hơn hắn, trong chớp mắt hắn ta thoát khỏi kiếp lôi đã đi đến bên cạnh một đầm sâu phía dưới thác nước.

Nơi đây cỏ cây thanh u, tiếng nước ù ù, ngọc vỡ ào ào.

Bùi Lăng cũng không xa lạ với nơi này.

Lúc ấy hắn và đám người "Không Mông" tiền bối đi nhầm vào ván cờ này, hắn muốn sử dụng hệ thống tu luyện rời khỏi ván cờ, sau đó uỷ thác bản vẽ đúc khí (Lăng Ba Hàn Long Cầm], chợt hệ thống dẫn hắn tới nơi này...

Chỉ có điều, lúc ấy nơi này có khiên ngưu quấn quanh, leo trèo trên hàng rào, vây quanh một tòa nhà tranh cũ kỹ.

Nhưng hiện tại trong tiên chức "Quan Thiên" thăm dò, nhà tranh, rào ngắn, khiên ngưu đều chưa từng xuất hiện.

[Lăng Ba Hàn Long Cầm], (Vạn Thủy Tiên Bàn) và (Huyền Khôn Kính] đều được hắn rèn đúc ở chỗ này, đều dùng vật liệu lấy từ Long tộc.

Bây giờ "Phất Uyên" đột nhiên chui vào nơi đây, chẳng lẽ đã cách không nhận ra khí tức Long tộc?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã mở miệng nói: "Đạo kiếp lôi thứ ba...

Hai chữ "Hạ xuống" chưa ra khỏi miệng, hắn đã thấy khí tức của "Phất Uyên" biến ảo, hắn ta trực tiếp sử dụng quy tắc "Đối vương" này với khoảng đất trống chưa từng xuất hiện căn nhà tranh!

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, không rõ "Phất Uyên" đang làm cái gì.

Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, nói tiếp: "Đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống!"

"Uy năng của đạo kiếp lôi này càng mạnh hơn hai đạo kiếp lôi trước đó!"

"Tên Long tộc kia đã bị đạo kiếp lôi thứ hai phế bỏ tứ chi, vì vậy đạo kiếp lôi thứ ba này chỉ có thể dùng đầu để đỡ!"

"Kiếp lôi bổ trúng đầu rồng của tên Long tộc kia"

"Đầu của tên Long tộc kia bị trọng thương, mất trí nhớ tại chỗ!"

"Hắn quên mất sửa chữa trật tự thế nào, quên mất sử dụng tiên chức thế nào, quên mất sử dụng 'Bản nguyên đại đạo thế nào, quên đi mình là ai!"

Nói xong, Bùi Lăng không hề dừng lại, vội vàng nói tiếp, "Đạo kiếp lôi thứ tư hạ xuống!"

"Đạo kiếp lỗi này càng mạnh hơn đạo kiếp lôi thứ ba!"

"Tên Long tộc kia đã thân chịu trọng thương, không có sức phòng ngự "Trong chớp mắt kiếp lôi rơi xuống, hắn bị chém thành hai mảnh ngay tại chỗ!"

"Đạo kiếp lôi thứ năm hạ xuống!"

"Đạo kiếp lôi này càng mạnh hơn đạo kiếp lôi thứ tư!"

"Tên Long tộc kia lại bị kiếp lôi bổ trúng, hai mảnh thể xác của hắn lập tức đốt cháy thành than, sinh cơ trôi đi trên diện rộng, tu vi sụt giảm!"

"Đạo kiếp lôi thứ sáu hạ xuống!"

"Đạo kiếp lôi này càng mạnh hơn đạo kiếp lôi thứ năm!"

"Sinh cơ còn sót lại của tên Long tộc kia lại bị thương nặng, cảnh giới của hắn giảm xuống, tiên chức mất đi, đại đạo sụp đổ... Đã là thoi thóp, hơi thở mong manh"

"Đạo kiếp lôi thứ bảy hạ xuống.."

Thanh Khâu.

Kiếp vân đầy trời, tím xanh di chuyển, lôi đình kinh khủng khóa chặt thể xác khổng lồ bên cạnh đầm sâu phía dưới thác nước.

"Phất Uyên" lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía không bị khống chế, trong tối tăm cảm giác nguy cơ lớn lao như thủy triều bành trướng trào tới.

Nhìn qua kiếp lôi càng ngày càng cuồn cuộn trong mây, hắn ta đột nhiên có một suy nghĩ đạo kiếp lôi này chắc chắn sẽ bổ trúng thiên linh của hắn ta!

Hơn nữa, trong chớp mắt bị kiếp lôi chạm đến, hắn ta sẽ mất đi tất cả ký ức của mình, ngay cả mình là ai cũng không biết! Nhìn chằm chằm tử mang hoa mỹ đang ấp ủ, trong lòng "Phất Uyên" cực kỳ bình tĩnh.

Tuy quy tắc ván cờ khó giải, nhưng lực lượng chân chính có thể làm hắn ta bị thương ở nơi đây lại chỉ có kiếp lôi này!

Kiếp lôi là một bộ phận của thiên đạo, Tiên Vương có thể theo thiên đạo biết được tất cả sự huyền bí từ Tiên Tôn trở xuống 1091 chữ

Chương 3310: Chủ nhân Thanh Khâu (2)

Vì vậy, mỗi lần kiếp lôi hạ xuống hắn ta có thể lập tức từ trong kiếp lôi, từ trong thiên đạo biết chính xác ý đồ chân chính của tên nhân tộc kia!

Mặc dù thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với một Tiên Vương như hắn ta đã đủ! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Phất Uyên" lập tức đổi định nghĩa "Mất trí nhớ" thành "Mù".

Hắn ta không do dự chút nào, lập tức nhấc trảo khoét một đôi mắt rồng ra, lúc long huyết văng khắp nơi có một sợi phân hồn cực kỳ yếu ớt lặng yên không tiếng động chui vào trong đó...

Ngay sau đó, tử điện ngang trời, kiếp lôi kinh khủng bổ thẳng xuống đầu "Phất Uyên"

Oanh! !

Toàn bộ thế giới như chấn động bởi vì đó.

Một đôi mắt rồng linh cơ dạt dào rơi vào rừng rậm Thanh Khâu, "Phất Uyên" giữa không trung lông tóc không tổn hao gì.

Kiếp vẫn chậm rãi chuyển động như vòng xoáy to lớn, trong mây lôi xà sáng tắt, lại một đạo kiếp lôi to lớn hạ xuống, không cho Long Vương chút cơ hội thở dốc nào!

Lôi đình vạn quân, cao ngất lăng lệ, nhấc lên từng tầng gió mạnh gào thét rơi xuống.

"Phất Uyên" lập tức thông qua thiên đạo cảm giác được, đạo kiếp lôi này sẽ chém hắn ta thành hai mảnh!

Hắn ta trực tiếp há miệng, phun ra một viên long châu óng ánh sáng long lanh, bảo quang mờ mịt. Viên long châu này khí tức tinh khiết, vô cùng hoạt bát, bên trong ẩn chứa sinh cơ dày đặc như thực chất, trong sinh cơ tràn đầy khí cơ của chúng nước.

Đây là một trong mười hai viên long châu từ khi hắn ta sinh ra đến nay vẫn cẩn thận nuôi luyện!

Cũng như vừa rồi, một sợi phân hồn im hơi lặng tiếng chui vào trong hạt châu...

Cùng lúc đó, "Phất Uyên" đã sửa đổi định nghĩa "Chém thành hai mảnh" thành "Thể xác và long châu tách ra".

Đúng vậy, hiện tại "Đối vương" vô hiệu nhưng sừng rồng, đốt ngón tay mà hắn ta bị cắt đứt lại xuất hiện trong đoạn năm tháng của tên nhân tộc kia.

Hắn ta muốn dùng phương thức giống nhau đưa từng chút một của mình đến năm tháng của tên nhân tộc kia!

Kiếp lôi hạ xuống, ầm vang gào thét càn khôn, mặt đất run rẩy thật lâu.

Viên long châu kia mau lẹ như điện, như sao băng vạch phá vòm trời, rơi vào sâu trong Thanh Khâu. Giữa thiên địa lôi quang sáng chói, mênh mông chưa tán đi, lại một tia chớp đánh xuống! "Phất Uyên" cảm giác được đạo kiếp lôi này sẽ phá hủy phần lớn sinh cơ trong thể xác, khiến hắn ta rơi vào trọng thương.

Hắn ta lập tức gỡ xuống vảy ngược chỗ cổ, vảy giáp vàng ròng chiếu sáng rạng rỡ, bên trong tràn đầy khí tức Long tộc dày đặc.

Không rảnh quan tâm miệng vết thương huyết nhục văng tung tóe, "Phất Uyên" đổi định nghĩa "Phá hủy sinh cơ"

thành "Đánh rơi vảy ngược".

Oanh! !!

Lôi quang cuồn cuộn nuốt hết thân rồng, trong thiên uy huy hoàng vảy ngược rơi vào Thanh Khâu...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Kiếp lôi liên miên không ngừng, như không ngừng nghỉ...

Thanh Khâu.

Lầu nhỏ trên đảo hoang.

Gió hồ đung đưa, huyền bào như múa.

"Đạo lôi đình thứ một trăm hạ xuống, kiếp lôi cuồn cuộn bổ vào tên Long tộc kia.."

Bùi Lăng nói thật nhanh, không cho "Phất Uyên" chút cơ hội đánh trả nào!

Hiện tại hắn dùng tiên chức "Quan Thiên" thăm dò, "Phất Uyên" đã vết thương chồng chất, khí cơ giảm nhiều.

Hắn ta thiếu sừng, lân phiến tàn tạ, mất trảo, mất râu, chột mắt, gãy đuôi...

Tiếp tục như vậy, đối phương không chết thì thực lực cũng giảm nhiều! Chỉ cần đối phương không làm rõ quy tắc ván cờ, không cách nào phản kháng hắn!

Hiện tại, hắn sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội biết rõ ràng quy tắc nào!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, giọng của Bùi Lăng sáng sủa, lại nói: "Đạo kiếp lôi thứ một trăm lẻ một.

Số "Một trăm linh một" này vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Dường như đạo kiếp lôi thứ một trăm lẻ một hạ xuống, mình sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng! Loại cảm giác này hư ảo mờ mịt như có như không, như không tồn tại, lại như cực kỳ mãnh liệt!

Trong tối tăm, hắn đột nhiên hiểu ra cái gì đó, vội vàng sửa lời: "Cực hạn thiên đạo của đoạn năm tháng này là một trăm kiếp!"

"Đạo kiếp lôi thứ một trăm lẻ một sẽ không hạ xuống"

"Tên Long tộc kia thành công độ xong trận lôi kiếp này "Nhưng tên Long tộc kia đã là Tiên Vương"

"Một lần nữa độ đạo kiếp của Độ Kiếp kỳ, ngoại trừ khiến hắn thân chịu trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực lại không có bất kỳ sự tăng lên gì!"

Thanh Khâu.

Đầm sâu dưới thác nước, Cự Long bay lên không.

Lôi quang to lớn chiếu khắp thiên địa, chầm chậm tán đi.

"Phất Uyên" vẫn xoay quanh trên vòm trời, toàn bộ thể xác của hắn ta đã tàn tạ không chịu nổi, khắp nơi long huyết hắt vẫy, khí cơ giảm mạnh.

Trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, loại khóa chặt như có gai ở sau lưng đến từ trong kiếp vẫn lặng yên biến mất.

Kiếp lôi dừng lại!

Thấy thiên kiếp đột nhiên kết thúc, "Phất Uyên" nhíu mày nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Tên nhân tộc kia phản ứng thật nhanh!

Một trăm đạo kiếp lôi trông như số lượng rất nhiều, thật ra lôi đình cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh.

Tất cả chuyện vừa rồi chỉ như xảy ra trong nháy mắt!

Hắn ta có thể thông qua tiên chức "Quan Thiên" nhìn thấy tình huống bên đối phương, đối phương cũng có thể thông qua tiên chức "Quan Thiên" nhìn trộm cảnh tượng nơi này của hắn ta!

Vì vậy, vừa rồi hắn ta ra tay cực kỳ bí ẩn!

1100 chữ

Chương 3311: Chủ nhân Thanh Khâu (3)

Hiện tại hắn ta mới phân ra một phần rất nhỏ tứ chi và lực lượng của mình, không ngờ đối phương lại có thể nhanh chóng phát hiện như vậy!

Lúc đang suy nghĩ, "Phất Uyên" thông qua tiên chức "Quan Thiên" lập tức thấy trong gian nhà tranh không tồn tại ở dưới mắt, năm tên tu sĩ nhân tộc và thiếu nữ Cửu Vĩ kia đang nín thở tập trung nhìn chắm chằm nhân tộc huyền bào được bảo vệ ở chính giữa.

Ánh lửa màu tím đậm quanh người nhân tộc huyền bào kia chầm chậm kiềm chế, ánh sáng phun ra nuốt vào, một chiếc Thất Huyền Cầm kiểu dáng cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Chiếc cổ cầm này là dùng bộ phận trên thể xác của hắn ta làm vật liệu.

Nhưng đàn được đúc tạo ra lại không có chút khí tức Long tộc nào, dường như không hề liên quan đến Long tộc.

Nhìn tình cảnh này, "Phất Uyên" đột nhiên cảm giác tình huống hơi không đúng. Nhưng hình ảnh, tốc độ thời gian trôi qua trong tiên chức "Quan Thiên" nhanh chóng lạ thường, chẳng mấy chốc hắn ta lại thấy tên nhân tộc huyền bào kia rời khỏi nhà tranh, giữa cành lá um tùm rậm rạp đặc hữu của Thanh Khâu, cũng không lâu lắm hắn lại dẫn theo năm tên tu sĩ nhân tộc ba nữ hai nam kia cùng thiếu nữ Cửu Vĩ quay về nhà tranh. Cũng như vừa rồi, nhân tộc huyền bào bước nhanh đến phía trước, đẩy ra cửa lớn nhà tranh.

Sau cửa, trong căn phòng trống rỗng trưng bày một viên long châu óng ánh trơn bóng, linh cơ dư thừa cùng một đôi mắt rồng hoàn hảo không chút tổn hại.

Đôi mắt rồng, long châu có khí cơ lưu chuyển, uy áp mơ hồ, không khác "Phất Uyên" chút nào, chính là mắt rồng, long châu mà hắn ta cố ý tách ra! іў Ngay sau đó, nhân tộc huyền bào đánh ra pháp quyết triệu hoán linh hỏa, luyện hóa long châu, mắt rồng, bắt đầu đúc khí... Thủ pháp của hắn vô cùng tinh diệu, mỗi một hành động đều thành thạo như trải qua trăm tỉ tỉ lần luyện tập, như nước chảy mây trôi, toàn vẹn tự nhiên.

Cho dù "Phất Uyên" đã trải qua vô số năm tháng, cho dù hắn ta là một trong hai vị Tiên Vương mạnh nhất chư thiên vạn giới, cho dù hắn ta đã từng thấy vô số đại sư đúc khí tài năng xuất chúng, hoặc là kỹ đã thành đạo... Nhưng so sánh với thủ pháp đúc khí hiện tại của nhân tộc huyền bào, toàn bộ đều thua kém! Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, "Phất Uyên" lập tức nhận ra vấn đề.

Mắt rồng và long châu của hắn ta đều ở cùng một năm tháng với tên nhân tộc kia, nhưng ý chí của hắn ta vẫn còn ở lại nơi đây, không giáng lâm cùng nhau!

Là quy tắc ván cờ?

Hay vì nguyên nhân gì khác?

Lúc suy nghĩ, "Phất Uyên" thông qua tiên chức "Quan Thiên" lại thấy ánh lửa lơ lửng ở trước mặt nhân tộc huyền bào, linh hỏa thiêu đốt, pháp quyết thôi động, dần hóa thành một cái la bàn.

Nó vừa xuất hiện, trong hư không như vang lên tiếng ồn ào náo động vạn thủy lao nhanh. Giống với chiếc cổ cầm kia, sau khi cái la bàn này thành hình cũng không có chút khí tức Long tộc gì.

Trong nhà tranh, cảnh tượng dao động như gợn nước, trong giây lát đã khôi phục sự bình tĩnh, chỉ thấy tên nhân tộc huyền bào kia lại đẩy ra cửa lớn nhà tranh.

Lần này, sau cửa đặt một cái vảy ngược vàng ròng máu me đầm đìa.

Vẻ mặt nhân tộc huyền bào bình thản như thường đánh ra pháp quyết, bắt đầu rèn đúc kiện Tiên Khí thứ ba, vảy ngược tại chìm nổi trong ánh lửa nhanh chóng hóa thành dáng vẻ một chiếc gương...

Trời cao, "Phất Uyên" lập tức tập trung ý chí, "Đối vương" vô hiệu...

Phân chia thể xác, thủ đoạn cách không giáng lâm đã sớm bị tên nhân tộc kia nhìn thấu...

Đã vậy, lại đổi cách tìm hắn!

Bây giờ bộ phận thể xác mà hắn ta bị kiếp lôi đánh xuống, sẽ xuất hiện trong năm tháng của tên nhân tộc kia...

Trong ván cờ thời không sai chỗ này, tên nhân tộc kia ở "Tương lai"!

Hắn ta lại ở "Quá khứ".

Vừa rồi thủ đoạn mà tên nhân tộc kia dùng để đối phó hắn ta là thông qua "Tương lai" thay đổi "Quá khứ".

Hiện tại hắn ta ra tay...

Nghĩ tới đây, "Phất Uyên" nhìn vào trong tiên chức "Quan Thiên", sau khi tên nhân tộc huyền bào kia rèn đúc xong tiên kính lại tách ra khỏi mấy tên tu sĩ nhân tộc khác, một mình dẫn theo tên thiếu nữ Cửu Vĩ kia lại đi tới thâm cốc được tiên trận kia che chở!

Trong thâm cốc, đài cao lồng lộng, rất nhiều Cửu Vĩ Hồ nghỉ lại đầy đất.

Nhân tộc huyền bào và chủ nhân Thanh Khâu "Quánh" đối mặt, chẳng mấy chốc đôi bên bắt đầu giao thủ.

Chủ nhân Thanh Khâu...

"Phất Uyên" lập tức nghĩ tới điều gì đó, hắn ta bước ra một bước, bóng dáng biến mất...

Thanh Khâu.

Nước hồ khuấy động, ầm vang lưu chuyển, dư chấn giao chiến lan ra bốn phương tám hướng, dấy lên vô số cơn gió lớn.

"Quánh" đạp không mà đứng, da lông phần phật, phía trên thể xác quanh quẩn từng tia từng sợi kiếp lực, đang bị hắn ta lấy tốc độ cực nhanh hấp thu.

Hai tên nữ tu nhân tộc vừa rồi đã không thấy tăm hơi.

Thần niệm của "Quánh" như thủy triều tràn ngập, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Thanh Khâu nhưng không tìm được vị trí của hai tên nhân tộc kia.

Hắn ta lập tức tiếng nói sáng sủa tuyên bố: "Nhân tộc kia chủ động bỏ quyền, trận luận đạo này là ta thắng!" Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng uy áp cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta, chính là "Phất Uyên"!

"Quánh" ngẩn ngơ, lập tức tiến lên hành lễ, nói: "Thanh Khâu Cửu Vĩ 'Quánh' gặp qua Long tộc tiền bối!"

1101 chữ

Chương 3312: Chủ nhân Thanh Khâu (4)

"Không biết tiền bối có gì phân phó..."

Lần nữa thấy vị Cửu Vĩ Hồ tộc Tiên Quan chưởng đạo này, "Phất Uyên" không nói nhảm bất kỳ điều gì, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Ngươi là tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc ở phương thế giới này, chủ nhân Thanh Khâu ở đoạn năm tháng này?"

Nghe vậy, dù trong lòng ngạc nhiên mình đã tự giới thiệu, vì sao vị Long tộc tiền bối này còn phải hỏi thăm lần nữa, nhưng "Quánh" vẫn vô cùng cung kính hồi đáp: "Vãn bối chính là chủ nhân Thanh Khâu đời này, cũng là tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ tộc ở phương thế giới này"

"Phất Uyên" khẽ gật đầu, chợt nói: "Thoái vị cho ta, từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân Thanh Khâu!" Trong khoảng thời gian của ván cờ sai chỗ này, hắn ta ở "Quá khứ", tên nhân tộc kia ở "Tương lai", trong năm tháng của tên nhân tộc kia, hắn và chủ nhân Thanh Khâu sẽ có một trận chiến!

Hiện tại hắn ta chỉ cần thay thế chủ nhân Thanh Khâu ban đầu ở ván cờ "Quá khứ", vậy trận chiến của tên nhân tộc kia và chủ nhân Thanh Khâu sẽ từ Cửu Vĩ Hồ tộc Tiên Quan chưởng đạo trước mặt biến thành hắn ta Vừa rồi thủ đoạn mà tên nhân tộc kia dùng để đối phó hắn ta là thông qua "Tương lai" thay đổi "Quá khứ"!

Hiện tại hắn ta ra tay là thông qua "Quá khứ" thay đổi "Tương lai"!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức của "Phất Uyên" biến ảo, toàn bộ khí cơ Thanh Khâu như nước chảy, bắt đầu từ trên người "Quánh" chuyển di sang trên người "Phất Uyên".

Tiên chức "Nhận vị".

Chẳng mấy chốc khí cơ toàn bộ Thanh Khâu, sự quan tâm như có như không ở phương thiên địa này, sơn thủy cỏ cây thân thiết và thần phục... Gần như đều hội tụ đến trên người "Phất Uyên", chỉ có một cột khói nhỏ vụn như khí số trên đỉnh đầu "Quánh", trông như bé nhỏ lại cực kỳ cứng cỏi, từ đầu đến cuối không bị "Phất Uyên"

nuốt hết.

Cùng lúc đó, tiếng nói của "Quánh" đột nhiên kiên định lạ thường nói: "Tiền bối muốn trở thành chủ nhân Thanh Khâu, nhất định phải cứu vớt Thanh Khâu!"

Cứu vớt Thanh Khâu?

Chấp niệm nhỏ yếu mà ngu xuẩn Nhưng hiện tại hắn ta và tên nhân tộc kia tranh Tôn, lại không thể lãng phí bất kỳ thời gian nào!

Nghĩ tới đây, "Phất Uyên" lập tức nói: "Có thể!"

Giọng nói của "Quánh" gấp rút, lại nói: "Tiền bối chẳng những phải cứu vớt Thanh Khâu, còn phải giữ huyết mạch tộc ta, ít nhất một nửa đồng tộc trở lên!"

"Phất Uyên" bình tĩnh gật đầu.

Hắn ta là một trong hai vị Tiên Vương mạnh nhất!

Cho dù hiện tại còn chưa thành Tôn, chút yêu cầu ấy với hắn ta cũng chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa!

"Phất Uyên" lại đáp: "Có thể!"

Giọng nói "Quánh" lớn hơn, tầng tầng lớp lớp rừng cây chấn động rì rào: "Trừ cái đó ra, tiền bối còn phải dốc lòng bồi dưỡng dòng dõi tộc ta, bảo đảm thế hệ này của tộc ta đều có thể thành tiên!"

Vẻ mặt "Phất Uyên" bình thản: "Có thể!"

Thấy Long Vương đồng ý tất cả điều kiện, khí tức của "Quánh" đột nhiên biến hóa, khuôn mặt hắn ta bắt đầu vặn vẹo trở nên vô cùng dữ tợn, tiếng nói khàn khàn, oán độc nói: "Ngươi nói dối! !!"

"Toàn bộ Thanh Khâu đều đã bị hủy diệt, ngươi muốn đi cứu thế nào? !"

"Huyết mạch Thanh Khâu chúng ta đều đã vẫn lạc dưới kiếp lôi, ngươi có thể cứu như thế nào? !"

"Một tộc quần chỉ có thể không ngừng luân hồi ở trong năm tháng quá khứ, sao có thể từng người thăng tiên, yên tĩnh hưởng đồng thọ với thiên địa? !"

"Trừ khi thế giới này là giả!"

"Tất cả mọi thứ đều là giả!"

"Thanh Khâu là huyễn cảnh!"

"Thiên kiếp cũng là huyễn cảnh!"

"Nếu là vậy tộc ta cũng không cần ngươi cứu! !!"

Nghe tiếng rống giận dữ cuồng loạn của vị chủ nhân Thanh Khâu này, từ đầu đến cuối vẻ mặt "Phất Uyên" không có chút rung động nào.

Ván cờ thay đổi... Ngược lại cũng hơi ngoài ý muốn.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hắn ta tiếp tục thay thế thân phận "chủ nhân Thanh Khâu" này! Ngoại trừ cái đó ra, hiện tại cũng không thể dùng tiên chức "Quan Thiên".

Bây giờ hắn ta không nhìn thấy tình huống bên tên nhân tộc kia!

Đây cũng là tên nhân tộc kia lại ra tay một lần!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức trên người "Phất Uyên" biến ảo, sự đặc hữu mờ mịt, cao xa thuộc về "Tiên" đột nhiên hóa thành sự cao cao tại thượng đặc hữu của Tiên Vương, siêu thoát chư thiên vạn giới, quan sát vạn vật chúng sinh!

Hắn ta như là chúng nước, là quyền hành, là trăm tỉ tỉ sóng lớn gào thét hội tụ, toàn bộ sinh linh nên cúi đầu hạ bái trước mặt hắn ta!

Uy áp kinh khủng nhét đầy không gian.

"Phất Uyên" từ tốn nói: "Thế giới là thật.

"Thanh Khâu là thật.

"Thiên kiếp là thật"

"Lời nói của bổn vương cũng là thật!"

"Mặc dù Thanh Khâu đã hủy diệt, chưa hẳn không thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời!"

"Huyết mạch Thanh Khâu vẫn lạc phía dưới kiếp lôi cũng có thể tro tàn cháy lại!"

"Một tộc quần không ngừng luân hồi trong năm tháng quá khứ, chỉ cần chưa bị năm tháng hoàn toàn lãng quên, chỉ cần chưa bị xóa đi vết tích từ trong truyền thuyết vạn tộc, còn có cơ hội làm lại từ đầu!"

"Nhưng người có thể làm được tất cả chỉ có ta!"

"Đưa vị trí chủ nhân Thanh Khâu này cho ta, ta có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì của Thanh Khâu!"

"Đưa vị trí chủ nhân Thanh Khâu cho ta, ta có thể giúp Thanh Khâu vượt qua tất cả kiếp lôi!"

"Đưa vị trí chủ nhân Thanh Khâu cho ta, ta có thể hoàn toàn giải cứu Thanh Khâu ra khỏi năm tháng luân hồi!"

1094 chữ

Chương 3313: Thế giới thật giả!

Tiếng nói của "Phất Uyên" ầm vang như sấm rền cuồn cuộn, chấn trời động đất như binh xe, ròng rọc kéo nước ép ra bốn phương tám hướng Trên trời cao, kiếp vẫn như mực, trong mây lôi âm ầm vang như thủy triều bành trướng, lúc này đều bị tiếng nói trùng điệp của Long Vương đè xuống!

Chỉ một thoáng càn khôn yên ắng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại giọng nói của "Phất Uyên" âm vang ầm ầm. Dường như lời nói này là chân lý!

Chính là tất cả của phương thế giới này!

Nghe vậy, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của "Quánh" dần bình tĩnh trở lại, hắn ta khẽ gật đầu, da lông tuyết trắng chậm rãi lay động trong gió, như tuyết triều cuồn cuộn, miệng hồ khép mở, giọng nói không có bất kỳ cảm xúc gì truyền ra: "Không!"

"Phương thế giới này là giả!"

Thanh Khâu.

Đảo hoang như giọt nước mưa, khói trên sông mênh mông bốn phía.

Gió hồ đung đưa gợi lên huyền bào bồng bềnh, sóng ánh sáng lăn tăn phun trào, chiết xạ từng điểm ánh sáng lạnh.

"... Một lần nữa độ đạo kiếp của Độ Kiếp kỳ, ngoại trừ khiến hắn thân chịu trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực lại không có bất kỳ sự tăng lên gì!"

Bùi Lăng vừa dứt lời, lập tức thông qua tiên chức "Quan Thiên" thấy bên "Phất Uyên" tím xanh im bặt mà dừng, kiếp vẫn tản ra chầm chậm tán đi, thiên kiếp kết thúc!

Nhìn qua "Phất Uyên" vết thương chồng chất, Bùi Lăng thầm thở phào, sau đó nhíu mày, chỉ một trăm trận kiếp lỗi không tru diệt được Long Vương!

Nhưng hiện tại hắn lại ra tay, nhiều nhất chỉ có thể hạ xuống một trăm kiếp!

Bởi vì kiếp thứ một trăm linh một... Ở trong đoạn năm tháng này mang ý nghĩa thoát khỏi cực hạn thiên đạo! Thiên kiếp từng nói với hắn, trước khi thiên lộ mới ổn định, hắn chính là cực hạn thiên đạo!

Thiên lộ mới ổn định, chính là có sự tồn tại thứ hai đạt tới một trăm linh một kiếp!

Nếu vừa rồi hắn không dừng lại kiếp lôi, hạ xuống kiếp thứ một trăm linh một, chỉ cần không đánh chết "Phát Uyên", vậy "Phất Uyên" sẽ trở thành sự tồn tại thứ hai này!

Không đúng!

Ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này xảy ra trước khi hắn đột phá một trăm linh một kiếp!

"Phất Uyên" sẽ trở thành sự tồn tại thứ nhất đột phá một trăm linh một kiếp, hắn lại trở thành vị thứ hai!

Mặc dù hiện tại hắn đã có một trăm linh tám trận đạo kiếp, "Phất Uyên" có thành tựu kiếp thứ một trăm linh một cũng không thể thay thế hắn, nhưng...

Trận đạo kiếp thứ một trăm linh một là một kiếp mấu chốt để siêu thoát cực hạn thiên đạo ban đầu!

Đây là một sự lột xác về chất!

Dù trước đây "Phất Uyên" bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần vượt qua một kiếp này, thực lực sẽ tăng lên trong nháy mắt!

Thậm chí, vượt xa đối thủ đã từng của hắn ta, Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"!

Chân chính trở thành vị Tiên Vương thứ nhất của chư thiên vạn giới!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lăng vẫn còn sợ hãi nhìn kiếp vẫn như biển mực treo ngược phía trên bầu trời. Thiên kiếp mênh mông kinh khủng như vậy có thể hủy diệt Thanh Khâu, có thể đánh chết tiên nhân, có thể làm bị thương Long Vương "Phất Uyên"... Lại chỉ là một trận đạo kiếp Độ Kiếp kỳ? !

Lúc "Yếm Khư" tiên tôn vừa bắt đầu trận thí nghiệm này, quả thật không có chút chừng mực nào! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức thông qua tiên chức "Quan Thiên" thấy bóng dáng "Phất Uyên" lóe lên, thoáng cái đã xuyên qua núi rừng trùng điệp, đã đi đến bên trên một đảo hoang hình giọt nước trong hồ lớn.

Đây là vị trí hiện tại của hắn!

"Phất Uyên" lại muốn dùng một chiêu "Đối vương" kia!

Bùi Lăng lập tức cực kỳ cảnh giác, đang muốn đối phó đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Tất cả hình ảnh mà hắn nhìn trộm "Phất Uyên" đột nhiên đều tan thành mây khói.

Tiên chức "Quan Thiên" mất hiệu lực!

Là Long Vương ra tay?

Không được!

Không có tiên chức "Quan Thiên", hắn không biết tình huống bên "Phất Uyên"!

Một khi đối phương dùng "Đối vương" với hắn ở thời điểm này, hắn không có khả năng kịp phản ứng Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự chút nào, lúc này bước ra một bước, trong chốc lát vô số không gian như dòng nước xiết cuồn cuộn trôi qua, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước thần miếu cổ mộc vây quanh.

Hắn nhanh chân đi vào thần miếu, chẳng mấy chốc đã đi đến một tòa đình viện.

Trong đình ngọc thụ vẫn lượn quanh, thành giếng vắng vẻ vây quanh một chiếc giếng cổ.

Bùi Lăng mục tiêu rõ ràng đi thẳng đến giếng cổ, không thể dùng tiên chức "Quan Thiên" nhưng chỉ cần "Quan Thiên" giếng vẫn còn, hắn vẫn có thể nhìn trộm tình huống bên "Phất Uyên".

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng hơi cúi đầu nhìn vào trong giếng.

Dưới giếng một mảnh bối rối như tĩnh mịch không đáy, nước giếng mát lạnh trơn nhẵn như gương, cái bóng hiện ra hình dáng rõ ràng rành mạch.

Bùi Lăng nhàn nhạt mở miệng: "Long Vương 'Phất Uyên"

Ngay sau đó, cái bóng của hắn bắt đầu mơ hồ như gợn sóng nước, trong lúc lăn tăn hóa thành một hình ảnh rõ ràng: Rừng xa như dãy núi chập trùng, màu xanh biếc đậm nhạt thấp thoáng lượn quanh.

Một bóng dáng quen thuộc lặng yên xuất hiện.

Chỉ có điều bóng dáng này lại không phải Long Vương "Phất Uyên" mà hắn muốn theo dõi, mà chủ nhân Thanh Khâu, "Quánh"!

Lúc này, tay "Quánh" vịn thành giếng, cũng đúng lúc từ một bên miệng giếng khác nhìn về phía hắn.

Trong chốc lát, nước giếng lại khôi phục sự bình tĩnh, sáng long lanh không gợn sóng, đôi bên như cách thời không đối mặt.

1098 chữ

Chương 3314: Thế giới thật giả! (2)

Phát hiện tình huống không đúng, Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào một bóng dáng đã đứng ở đối diện giếng cổ!

Bóng dáng này chính là "Quánh" vừa ở trong giếng Đây là... Ván cờ thay đổi!

Ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này rõ ràng đã bị hắn phá giải!

Bây giờ đột nhiên có sự thay đổi này, chẳng lẽ bên trong còn ẩn giấu bí mật gì? !

Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng thay đổi, "Quánh" nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Lăng chậm rãi mở miệng, hắn kiên định nói: "Nhân tộc! Nếu ngươi muốn trở thành chủ nhân Thanh Khâu, nhất định phải cứu vớt Thanh Khâu!"

Bùi Lăng nghe vậy, lúc này lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi hơi nghi ngờ.

Trở thành chủ nhân Thanh Khâu?

Việc này liên quan gì với hắn?

Nhưng ván cờ này đã thay đổi cũng không thể chủ quan!

Mặc dù "Quánh" trước mặt chỉ là một Tiên Quan chưởng đạo bình thường, nhưng hiện tại hắn phải đối mặt, rất có thể là một vị trong "Quá khứ" hoặc là "Tương lai"

Thế là hơi suy nghĩ, Bùi Lăng nhanh chóng lắc đầu, nói: "Toàn bộ Thanh Khâu đã bị hủy diệt"

"Cứu và không cứu đều không có chút ý nghĩa nào!"

"Quánh" gấp rút nói tiếp: "Ngươi chẳng những phải cứu vớt Thanh Khâu, còn phải bảo vệ huyết mạch tộc ta, ít nhất một nửa đồng tộc trở lên!"

Bùi Lăng nghe vậy, lại tiếp tục lắc đầu, bình tĩnh trả lời: "Cửu Vĩ Thanh Khâu trong đoạn năm tháng này đều đã vẫn lạc dưới kiếp lôi!"

"Cho dù hiện tại bản tọa ra tay cứu được một nửa huyết mạch Cửu Vĩ trở lên, lần luân hồi tiếp theo bọn họ vẫn sẽ hôi phi yên diệt giống như trước kia!"

"Người duy nhất có thể chân chính sống sót chỉ có một vị!"

Giọng "Quánh" càng lớn hơn, như lôi đình chấn động tầng tầng lớp lớp rừng cây rì rào: "Chẳng những phải bảo vệ huyết mạch tộc ta, còn phải bồi dưỡng tử tự tộc ta, bảo đảm thế hệ này tộc ta đều có thể thành tiên!"

Bùi Lăng bình tĩnh nói: "Thành tiên thật sự có thể bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất"

"Nhưng...

"Hiện tại Thanh Khâu chỉ là tình cảnh trong năm tháng quá khứ.

"Tất cả dòng dõi Cửu Vĩ đều không ngừng luân hồi trong năm tháng quá khứ"

"Cho dù tất cả huyết mạch Cửu Vĩ Hồ tộc đều có thể đắc đạo thành tiên, thời gian luân hồi vừa đến, tất cả đều làm lại từ đầu!"

"Cứu vớt Thanh Khâu cũng tốt, bảo vệ huyết mạch Thanh Khâu cũng được, hay là bồi dưỡng huyết mạch Thanh Khâu thành tiên đều không có bất cứ ý nghĩa gì!"

"Năm tháng đã định sẵn!"

"Kết cục Thanh Khâu đã sớm không thể thay đổi!"

Nghe vậy, khí tức cả người "Quánh" biến ảo, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, tiếng nói oán độc gào thét: "Ngươi nói dối!"

"Mặc dù Thanh Khâu đã hủy diệt, chưa hẳn không thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời!"

"Huyết mạch Thanh Khâu vẫn lạc phía dưới kiếp lôi cũng có thể tro tàn cháy lại!"

"Một tộc quần không ngừng luân hồi trong năm tháng quá khứ, chỉ cần chưa bị năm tháng hoàn toàn lãng quên, chỉ cần chưa bị xóa đi vết tích từ trong truyền thuyết vạn tộc, còn có cơ hội làm lại từ đầu!"

"Trừ khi thế giới này là giả!"

"Tất cả mọi thứ đều là giả!"

"Thanh Khâu là huyễn cảnh!"

"Thiên kiếp cũng là huyễn cảnh!"

"Nếu là vậy hiện tại tộc ta giãy giụa, thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì! !!"

Huyền bào phần phật, Bùi Lăng bình thản lắng nghe. Thanh Khâu đã bị hủy diệt lại hiện ra dưới ánh mặt trời... Huyết mạch Thanh Khâu vẫn lạc dưới kiếp lôi tro tàn cháy lại...

Một tộc quần không ngừng luân hồi trong năm tháng quá khứ muốn làm lại từ đầu...

Ba chuyện này, có lẽ sau khi hắn đánh bại "Phất Uyên", trở thành vị Tiên Tôn thứ năm của chư thiên vạn giới thật sự có thể làm được! Nhưng thật sự đến lúc đó, hắn đâu cần tuân thủ quy tắc ván cờ gì?

Ngược lại mấy câu cuối cùng của đối phương thật sự nói không sai!

Thế giới này vốn chỉ tồn tại ở "Quá khứ"! Chỉ tồn tại ở ván cờ!

Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là một thế giới hư ảo!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thản nhiên gật đầu: "Không sai!"

"Phương này thế giới là giả!"

Hư không đung đưa, cự mộc xuyên vào tầng mây. Kiến Mộc lồng lộng xuyên qua bầu trời, có linh cơ tràn trề tiêu tán nhét đầy vạn dặm, hoa mộc um tùm rậm rạp, linh thực như mây, khí tức tiên linh như mây khói tản khắp xoay tròn, uốn lượn như dải.

Dưới cây, một tiên nhân cung trang vàng ròng thu tay áo ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, khí tức nội liễm như hoàn toàn hòa vào phương càn khôn này, cho dù ánh mắt sinh linh chạm đến cũng không phát hiện điều gì.

Hắn ta búi tóc cao như mây, tiên tư dật mạo, lông vũ vàng ròng sau tai chiếu sáng rạng rỡ, làm nổi bật khuôn mặt như ngọc oánh nhuận sáng ngời, chính là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"

Lúc này, trong đầu "Tu Hiểu" đang hiện ra hai cảnh tượng.

Một cảnh trong đó, nhân vật chính là "Phất Uyên", hắn ta đột nhiên xuất hiện trước cửa một tòa lầu nhỏ trên đảo hoang trong hồ lớn ở Thanh Khâu.

Lúc đó đột nhiên xuất hiện sự thay đổi lớn, thiên kiếp huy hoàng giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Khâu.

Cửu Vĩ Hồ khổng lồ da lông tuyết trắng thoát ra từ trong lâu, hắn ta tự xưng tên "Quánh", chính là chủ nhân Thanh Khâu đời này.

Đôi bên dường như hơi trò chuyện một chút, "Quánh" đã rời đi.

"Phất Uyên" bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện trong một tòa thâm cốc, trên trời cao tím xanh đan xen hóa thành lôi đình kinh khủng, thẳng tắp đánh xuống!

1095 chữ

Chương 3315: Trận luận đạo đầu!

"Phất Uyên" nhanh chóng thân chịu trọng thương, hắn ta cũng ra tay thi triển "Đối vương" nhưng "Đối vương"

thất bại, thiên kiếp cuồn cuộn tiếp tục đánh xuống, "Phất Uyên" nhanh chóng mất đi sừng rồng, xương ngón tay...

Một tình cảnh khác, nhân vật chính là tên nhân tộc huyền bào kia.

Hắn trực tiếp xuất hiện trong lầu nhỏ trong đảo hoang trên hồ lớn ở Thanh Khâu, sau đó lập tức rời khỏi lầu nhỏ.

Lúc này Thanh Khâu bối rối u ám, đều bị thiên kiếp phong tỏa.

Nhân tộc huyền bào cũng đi vào một tòa thâm cốc, trò chuyện cùng một thiếu nữ Cửu Vĩ...

Tiên chức "Quan Thiên".

Hiện tại trong hình ảnh của "Quan Thiên", "Phất Uyên" và tên nhân tộc chấp chưởng "Hắc dạ" kia rõ ràng ở cùng một địa điểm nhưng một bên kiếp lôi rào rạt, một bên gió êm sóng lặng.

Hai cái này... Chia thành hai năm tháng đoạn khác nhau trong ván cờ!

Ngoài ra, vị trí năm tháng hiện tại của hắn ta cũng không gặp được "Phất Uyên" và tên nhân tộc huyền bào kia...

Đây là một ván cờ sai thời không, tất cả có ba năm tháng khác biệt!

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, "Phất Uyên", nhân tộc huyền bào và hắn ta chia ra ở trong "Quá khứ", "Hiện tại" và "Tương lai" của ván cờ!

Thiên kiếp bên "Phất Uyên" vừa bắt đầu, lường trước là thời gian sớm nhất trong ván cờ, thay mặt cho "Quá khứ".

Năm tháng của nhân tộc huyền bào, Thanh Khâu vẫn bị thiên kiếp bao phủ, thời gian sau năm tháng của "Phát Uyên", chắc thuộc về ván cờ "Hiện tại".

Còn năm tháng của hắn ta, Thanh Khâu bị hủy, thiên kiếp đã kết thúc, đây là ván cờ "Tương lai"... Thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu, hơn phân nửa có liên quan với vị chấp chưởng "Hỗn Độn" kia. "Quá khứ" và "Hiện tại" đều không có con đường rời khỏi ván cờ, chỉ có "Tương lai" Thanh Khâu giải trừ phong ấn, mới có khả năng rời khỏi ván cờ!

Hiện tại hắn ta canh giữ ở phía dưới Kiến Mộc, thần niệm như thủy ngân chảy chỗ nào cũng có, nhìn chằm chằm toàn bộ thế giới của đoạn năm tháng này.

"Phất Uyên" và nhân tộc huyền bào kia, mặc kệ là ai muốn rời khỏi ván cờ này đều không thoát khỏi hắn ta Lúc này, "Phất Uyên" đã cách không giao thủ với tên nhân tộc huyền bào kia! Nhưng nhân tộc huyền bào kia càng biết nhiều quy tắc của ván cờ này hơn "Phất Uyên"

Bây giờ toàn bộ quá trình "Phất Uyên" đều bị động, nếu không phải hắn và mình đều là một trong Tiên Vương mạnh nhất chư thiên vạn giới, chỉ sợ đã sớm không hề có sức đánh trả! Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, "Tu Hiểu" khẽ gật đầu.

Tên nhân tộc huyền bào kia chiếm ưu thế, đối với hắn ta cũng không phải chuyện xấu, nhưng nếu "Phất Uyên" chiếm ưu thế... Hắn ta nhất định phải nghĩ cách ra tay!

Dù sao, một khi tiên chức "Hắc dạ" rơi vào trong tay "Phất Uyên", hắn ta muốn có được cũng khó! Ngược lại tên nhân tộc huyền bào kia thật sự có thực lực cực kỳ cường đại hơn cả Tiên Vương bình thường, nhưng hắn chấp chưởng tiên chức "Hắc dạ" lại chưa chuyển hóa thành "Biểu tượng" chân chính, khoảng cách đến Tiên Vương đỉnh phong còn kém xa, đối với sự tồn tại như hắn ta còn chưa tạo thành uy hiếp!

Lúc suy nghĩ, "Tu Hiểu" tiếp tục nhìn chằm chằm "Quá khứ" và "Tương lai".

Trong năm tháng thuộc về "Quá khứ", kiếp lôi như thiên hà vỡ đê, cuồn cuộn như nước thủy triều, tranh nhau chen lấn bổ về phía "Phất Uyên".

Tím xanh sáng tắt thiên địa, long huyết hắt vẫy như mưa...

Trong năm tháng thuộc về "Hiện tại", cả người nhân tộc huyền bào đột nhiên dấy lên ánh lửa cuồn cuộn, trong chớp mắt Đại Nhật chân hỏa bao trùm toàn bộ thể xác của hắn, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh trong tiên chức "Quan Thiên" mơ hồ, sau một lát cảnh tượng quay về rõ ràng, lại là tên nhân tộc huyền bào kia dẫn theo năm tên tu sĩ nhân tộc cùng một thiếu nữ Cửu Vĩ đi đến trước một tòa nhà tranh ở bên cạnh đầm sâu dưới thác nước.

Tên nhân tộc huyền bào kia không dừng lại chút nào tiến lên đẩy cửa lớn nhà tranh ra, trong phòng lại trưng bày sừng rồng và đốt ngón tay mà Long Vương "Phất Uyên" vừa cắt đi...

Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt "Tu Hiểu" bình tĩnh.

Hình như tình huống bên nhân tộc huyền bào có chút vấn đề!

Tu vi thấp xuống, lại trực tiếp rơi xuống cảnh giới Đại Thừa!

Ngoại trừ cái đó ra, bên "Phất Uyên" đã ý thức được hắn ta và tên nhân tộc huyền bào kia không cùng một năm tháng Bây giờ "Phất Uyên" ra tay là muốn đưa mình đến năm tháng của tên nhân tộc huyền bào kia từng chút một...

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, vốn khí tức "Tu Hiểu" đã hoàn toàn hòa vào phương thiên địa này lại bắt đầu liên tục tăng lên, lấy cỏ cây làm trung tâm đổ rạp từng tầng như phủ phục. Trong tối tăm như có vô số mặt trời huy hoàng dâng lên...

Một khi "Phất Uyên" thành công, cùng một khoảng thời gian với tên nhân tộc huyền bào kia, vậy hắn ta cũng sẽ lập tức ra tay khiến "Phất Uyên" nhường đường!

Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng trong tiên chức "Quan Thiên" biến ảo, một trăm trận kiếp lôi kết thúc, lôi đình im bặt mà dừng, "Phất Uyên" mình đầy thương tích trông như cực kỳ nghiêm trọng, thật ra đối với sự tồn tại như đối phương chỉ là tổn thương da thịt, hắn ta lập tức xuyên qua hư không trùng điệp, đến trên tòa đảo hoang trong hồ lại gặp được "Quánh"! Ngay sau đó, hình ảnh như gợn sóng tạo ra từng vòng lăn tăn, tất cả cảnh tượng mơ hồ không rõ, không cách nào tiếp tục nhìn trộm!

1100 chữ

Chương 3316: Trận luận đạo đầu! (2)

Bên nhân tộc huyền bào kia, hắn đã rèn đúc xong ba kiện Tiên Khí, lại đi vào trong toà thâm cốc kia xảy ra tranh đấu với "Quánh".

Ngay sau đó, hình ảnh cũng mơ hồ khó mà nhìn trộm.

Phía dưới Kiến Mộc, "Tu Hiểu" lập tức mở ra hai mắt, trong đôi mắt vàng ròng tách ra ánh sáng vàng vô cùng to lớn, chói mắt, như ngàn vạn lưỡi đao xé ra tất cả tối tăm!

Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, đang muốn tự mình tiến về "Quan Thiên" giếng dò xét tình huống, đã thấy trong đoạn năm tháng này của mình, toà thần miếu cổ mộc vờn quanh trong Thanh Khâu đột nhiên mở ra cánh cửa ra vào to lớn.

Một bóng người huyền bào bay nhanh ra từ bên trong như một đạo huyền ảnh, phá vỡ hư không, không chút do dự chạy tới một phương hướng!

Đồi núi khổng lồ vắng vẻ phủ phục như cự thú im lặng.

Huyền bào như điện, trong chớp mắt đã thoát khỏi Thanh Khâu!

Là tên nhân tộc huyền bào kia!

"Tu Hiểu" lại không trì hoãn bước ra một bước, trong chớp mắt lướt qua muôn sông nghìn núi xuất hiện bên ngoài Thanh Khâu, đang muốn trực tiếp ra tay nhưng đột nhiên dừng lại...

Tiên chức này "Hắc dạ" trên người tên nhân tộc này đã biến mất!

"Tu Hiểu" lập tức rơi vào im lặng, thần niệm cường đại lặng yên không một tiếng động chảy xuôi ra, trong chớp mắt bao phủ tên nhân tộc huyền bào kia.

Một lát sau, hắn ta dần hiểu rõ lý do.

Bóng người trước mắt thật sự là tên nhân tộc huyền bào mà hắn ta muốn tìm, nhưng cũng chỉ là đối phương trước khi thành tiên!

Trận ván cờ này, đối phương lại tiến vào hai lần!

Một lần là trước khi thành tiên, một lần là sau khi hắn thành Vương!

Thứ thật sự có tác dụng với hắn ta, là đối phương có được tiên chức "Hắc dạ" sau khi thành Vương!

Hiện tại không thể ra tay với tên nhân tộc này!

Không thể để tên nhân tộc này xảy ra chuyện!

Một khi đối phương vẫn lạc trước khi thành tiên, tiên chức "Hắc dạ" sẽ vĩnh viễn ở trong tay vị chấp chưởng "Hỗn Độn" kia, hắn ta không có khả năng lấy được!

Chỉ có chờ đối phương thuận lợi thành tiên, thuận lợi thành Vương, lấy tiên chức "Hắc dạ" từ chỗ "Hắc Dạ chi chủ", hắn ta mới có cơ hội đồng thời có được "Ban ngày" và "Hắc dạ"!

Mới có cơ hội trở thành "Chư thiên"

lúc đang suy nghĩ, "Tu Hiểu" thấy tên nhân tộc này đột nhiên ngừng phi độn, rơi xuống một chỗ trong núi Trong cốc vắng.

hoang Lúc nào đến trên đá ngầm mọc lan tràn bên cạnh thác nước rủ xuống, vững vàng ngồi xuống, sau đó lấy ra tiên đàn có linh tài luyện chế là thể xác Long Vương "Phất Uyên", bắt đầu đàn tấu....

Tiếng đàn tranh tranh vang lên, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên nhanh hơn.

Ngày đêm trong nháy mắt, sáng tối đan xen rối rít... Không lâu sau một bóng hình uyển chuyển xinh đẹp bước ra từ trong hư không.

Nàng mặc cung trang màu chàm dệt kim, tóc dài búi cao, mắt màu lam như biển, lúc nhìn quanh uy áp to lớn, chính là Long Hậu Tự Hàn Ung!

Là pháp tắc "Thời gian".

Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" yên tĩnh đứng ngoài quan sát, hiện tại hắn ta chỉ cần "Hắc dạ" tiên chức, hoàn toàn không để ý đến việc khác.

Trước khi tên nhân tộc huyền bào này đạt được tiên chức "Hắc dạ", tuyệt đối không xảy ra chuyện gì!

Lúc này, Tự Hàn Ung vô thức đi đến bên cạnh Bùi Lăng ngồi xếp bằng xuống, lông mi dài cụp xuống, ánh mắt lăn tăn, vẻ mặt say mê lắng nghe tiên khúc...

Thanh Khâu.

Gió hồ mờ mịt, gợn sóng trùng điệp.

Giữa không trung, "Phất Uyên" và "Quánh" đều đạp không mà đứng, uy áp kinh khủng tản khắp càn khôn.

"Quánh" nhìn chằm chằm vị Tiên Vương trước mặt, mắt hồ hẹp dài không hề có vẻ e ngại và cung kính lúc trước, như không có bất kỳ tâm tình gì, giọng nói như chuông đồng nói: "Không"

"Phương này thế giới là giả!"

Nghe vậy, sắc mặt "Phất Uyên" không thay đổi chút nào, nếu người đứng ở trước mặt hắn ta là một tên Tiên Quan chưởng đạo phổ thông, hắn ta căn bản sẽ không nói nhảm một chữ nào với đối phương.

Nhưng hiện tại đây là ván cờ!

Tên Cửu Vĩ Hồ tộc Tiên Quan chưởng đạo trước mặt là đại diện chân chính cho một loại quy tắc nào đó trong ván cờ!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Phất Uyên" từ tốn nói: "Thế giới này có bi hoan, có vui giận, có buồn khóc, có vui cười, có phiền muộn, có không cam lòng... Còn có chấp niệm muôn lần chết không quên!"

"Ngươi muốn cứu vớt Thanh Khâu, đây cũng là chấp niệm của ngươi!"

"Nếu thế giới là giả, vậy thăng trầm, sướng vui, giận buồn, phiền muộn, không cam lòng và chấp niệm trên thế giới này đều là giả!""Thế giới đã là giả, chấp niệm của ngươi là giả, vì sao không chịu buông xuống?"

"Ngươi buông xuống chấp niệm cứu vớt Thanh Khâu, buông xuống chấp niệm kéo dài huyết mạch, buông xuống chấp niệm tộc quần thành tiên... Lại bàn luận thế giới thật giả với ta!"

Giọng "Phất Uyên" bình tĩnh lại từng chữ như thiên quân, mỗi một chữ đều như hồng chung đại lữ, dư vị kéo dài như có thể khiến chúng sinh nhớ lại.

Trong chốc lát, trên hồ một mảnh vắng vẻ, chỉ có cơn gió mênh mông.

"Quánh" nhớ tới năm tháng lúc mình còn nhỏ, được các trưởng lão dạy bảo tu luyện; nhớ tới sự vui sướng khi độc nữ "Tế" ra đời; nhớ tới sự cẩn trọng khi chính thức chấp chưởng Thanh Khâu; nhớ tới sự bàng hoàng và sợ hãi khi thiên kiếp phong tỏa lại liên hệ với thượng giới không có kết quả; nhớ tới sau khi lần lượt luân hồi lại tức giận, không cam lòng, mờ mịt và chết lặng...

1089 chữ

Chương 3317: Như ngươi thấy...

Hắn ta nghĩ đến vô số lần sau khi luân hồi muốn Thanh Khâu bình an vô sự, muốn Thanh Khâu huyết mạch kéo dài, muốn tộc quần thành tiên, ngược lại như càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm kiên định dưới thiên kiếp lặp đi lặp lại tẩy luyện, cho dù năm tháng trôi qua, cho dù luân hồi lặp lại cũng không cách nào ma diệt.

Dưới thiên kiếp, chúng sinh vạn vật đều hôi phi yên diệt.

Chỉ có phần chấp niệm này vạn kiếp bất diệt!

Vẻ mặt "Quánh" không có chút gợn sóng nào lập tức trở nên hoảng hốt, hắn ta đạp không mà đứng, mặc cho gió thổi qua da lông phần phật thật lâu không nói...

Thanh Khâu.

Thần miếu trong rừng.

Trong góc ngọc thụ lượn quanh, tầng tầng lớp lớp rừng cây rì rào như ca như lặng yên thổi qua.

Bùi Lăng đứng dựa vào lan can, "Quánh" ở bên thành giếng đối diện không nhúc nhích.

Đôi bên nhìn nhau, Bùi Lăng từ tốn nói: "Không sai!"

"Phương thế giới này là giả!"

"Quánh" lập tức tiếng nói rộng lớn: "Thế giới này có bi hoan, có mừng giận, có buồn khóc, có vui cười, có phiền muộn, có không cam lòng... Còn có chấp niệm muôn lần chết không quên!"

"Ta muốn cứu vớt Thanh Khâu, đây cũng là chấp niệm của ta!"

"Nếu thế giới là giả, vậy thăng trầm, sướng vui giận buồn, phiền muộn không cam lòng và chấp niệm trên thế giới này đều là giả!"

"Thế giới đã là giả, chấp niệm của ta là giả, vì sao ta không cách nào buông xuống?"

"Nếu ngươi có thể để ta buông xuống chấp niệm cứu vớt Thanh Khâu, buông xuống chấp niệm kéo dài huyết mạch, buông xuống chấp niệm tộc quần thành tiên... Mới có thể nói rõ thế giới là giả!"

"Nếu không, thế giới này là thật"

Nghe vậy, Bùi Lăng dần cảm thấy không đúng.

Thế giới giả...

Thế giới thật...

Đây là trận luận đạo đầu trong ván cờ (Thanh Khâu luận đạo] này, thế giới thật giả!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trận này ván cờ có tổng cộng ba trận luận đạo, trận đầu luận về "Thế giới thật giả"; trận thứ hai luận về "Trật tự hỗn độn"; trận thứ ba luận về "Quá khứ tương lai".

Lần trước hắn tiến vào ván cờ này, trải qua trận luận đạo thứ hai và trận luận đạo thứ ba.

Nhưng trận luận đạo đầu...

Hắn chỉ biết trận luận đạo đầu luận về "Thế giới thật giả", bên thắng là "Thế giới giả "!

Đúng vậy, ba trận luận đạo, ván cờ lần trước chỉ có hai trận!

Tình cảnh hiện tại là một trận luận đạo thiếu thốn kia? !

"Thắng là 'Thế giới giả!"

"Bây giờ ta chọn lựa là 'Thế giới giả!"

"Kết cục đã định, dưới tình huống bình thường trận luận đạo này ta tất thắng"

"Nhưng...

"Phù Sinh kỳ cục là tranh đấu 'Quá khứ và 'Tương lai.."

"Tương lai có thể thay đổi 'Quá khứ, 'Quá khứ cũng có thể thay đổi 'Tương lai!"

"Năm tháng có thể thay đổi, kết cục có thể thay đổi, không thể chủ quan!"

Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng hơi trầm ngâm, nhanh chóng trả lời: "Phương thế giới này thăng trầm, sướng vui giận buồn, phiền muộn không cam lòng và chấp niệm đều là giả!"

"Chấp niệm muốn cứu vớt Thanh Khâu của ngươi đương nhiên là giả!"

"Bây giờ ngươi không cách nào buông bỏ chấp niệm cứu vớt Thanh Khâu, không cách nào buông bỏ chấp niệm kéo dài huyết mạch, không cách nào buông bỏ chấp niệm tộc quần thành tiên, cũng không phải vì phương thế giới này là chân thật, mà bản thân ngươi... Cũng là một bộ phận của thế giới hư ảo này!"

"Một sự tồn tại hư ảo, ở trong một thế giới hư ảo, có một đoạn chấp niệm hư ảo, cho nên ngươi mới có thể không cách nào buông bỏ!"

"Thế giới này là giả, chấp niệm là giả, ngươi cũng là giả!"

Bùi Lăng nói xong, rất bình tĩnh nhìn qua "Quánh".

Hắn từng luận đạo với "Ly La" tiên tôn, cũng may cao hơn một bậc, bây giờ đương nhiên sẽ không e ngại Tiên Quan chưởng đạo một giới!

Nhưng trận luận đạo này tới cực kỳ không đúng lúc!

Hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng thắng được, sau đó tiếp tục ra tay với "Phất Uyên"

Nếu không, một khi để "Phất Uyên" đạt được cơ hội thở dốc, lấy thực lực và tầm mắt của Tiên Vương đỉnh phong chắc chắn có thể nhanh chóng thôi diễn ra đủ loại quy tắc của ván cờ này!

Lúc này, "Quánh" hơi trầm tư, nhanh chóng nhân tiện nói: "Thế giới có thể là giả, chấp niệm có thể là giả, ta cũng có thể là giả nhưng thiên đạo không phải giả!"

"Ta chính là chủ nhân Thanh Khâu, Cửu Vĩ Hồ tộc Tiên Quan chưởng đạo, ti chức 'Quan Thiên"

"Ta từng là một bộ phận của thiên đạo!"

"Trong thiên đạo từng có vết tích của ta!"

"Thiên đạo là thật, ta cũng là thật"

"Nếu ta là thật, chấp niệm mà ta không bỏ được cũng là thật!"

"Chấp niệm đã là thật, thế giới... Cũng là thật!"

Nghe vậy, Bùi Lăng nhíu mày, nếu hiện tại hắn chưa thành tiên còn có thể nói hươu nói vượn thiên đạo cũng là giả, nhưng hiện tại hắn chẳng những đã là Tiên Vương, hơn nữa còn là cực hạn mới của thiên đạo.

Phủ nhận thiên đạo cũng như đang phủ nhận hắn!

Trong ngọc thụ lượn quanh, Bùi Lăng nghiêm túc suy tư một hồi lâu, cho đến khi khí tức của "Quánh" liên tục tăng lên, khí cơ u lãnh sâm nhiên lặng yên nhét đầy toàn bộ thần miếu, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng dần trở nên vô cùng dữ tợn, lúc này mới bình tĩnh nói: "Thiên đạo đúng là thật.

"Nhưng một bộ phận thiên đạo chưa chắc là thật"

"Hư ảo cũng là một bộ phận của thiên đạo!"

"Thiên đạo là thật, thế giới là giả "Thế giới thật và thế giới giả đều là thiên đạo!"

1098 chữ

Chương 3318: Như ngươi thấy... (2)

Lúc đang nói chuyện, trong lòng Bùi Lăng âm thầm thấy hơi lo lắng, hắn không biết trận luận đạo này còn phải kéo dài bao lâu.

Một khi bên "Phất Uyên" thăm dò rõ ràng quy tắc ván cờ, tiến vào năm tháng giống hắn hoặc trực tiếp dùng "Đối vương" với hắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đánh ra một cái pháp quyết khí tức cổ xưa.

Ngay sau đó, hắn như cất cao vô hạn trong nơi tối tăm, trong chớp mắt đã vượt qua phương thế giới này, vượt qua chư thiên vạn giới, từ vòm trời quan sát mặt đất, quan sát chúng sinh vạn vật!

Khí cơ của hắn cũng trở nên cực kỳ cao xa mờ mịt, lạnh băng vô tình.

Cùng lúc đó, phía trên trời trong xanh gió nổi mây phun, kiếp vẫn màu mực nặng nề càng dày hơn, trong mây sấm sét vang dội, tím xanh sáng tắt.

Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!

Trong chớp mắt ngàn vạn lôi đình như thiên hà vỡ đê, ầm vang rơi xuống!

Lôi đình nổ tung trên trời cao như mạng nhện to lớn, bao phủ toàn bộ càn khôn.

Thiên uy kinh khủng, huy hoàng chiếu dài, gột rửa tất cả âm u tối tăm.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang đinh tai nhức óc liên miên không dứt, tất cả kiếp lôi như trăm sông đổ về một biển, tranh nhau chen lấn bổ vào Bùi Lăng, sau đó không trở ngại chút nào chui vào trong thể xác, không tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn.

Huyền bào phần phật, Bùi Lăng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí góc áo vẫn như thường, không có vết tích bị sét đánh.

Cành lá của ngọc thụ ở trong góc chậm rãi dừng lại, xung quanh quay về bình tĩnh, dường như tình cảnh long trọng mênh mông vừa rồi đều là ảo giác.

Bùi Lăng nhìn chằm chằm vẻ mặt "Quánh", bình thản nói: "Nếu ngươi thấy thiên kiếp hủy diệt Thanh Khâu, thật ra căn bản không có bất cứ thương tổn gì!"

"Thiên kiếp cũng là một bộ phận của thiên đạo"

"Nhưng bây giờ thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu lại không phải chân thực!"

"Thiên kiếp là giả, Thanh Khâu cũng là giả!"

"Thanh Khâu là giả, phương thế giới này tất nhiên cũng là giả!"

Nghe vậy, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của "Quánh" dần bình tĩnh lại.

Nhưng ngay sau đó...

"Quánh" đột nhiên ra tay, lợi trảo như điện mang theo tiếng gió rào rạt, về một cái về phía Bùi Lăng Một trảo này lập tức bao phủ vòm trời như thâu tóm phương thiên địa này trong lòng bàn tay, phá vỡ không gian phong lôi cuồn cuộn, mơ hồ như có long uy cuốn theo, tràn đầy sự e ngại khiến chúng sinh phủ phục, sự uy nghiêm phải quỳ bái.

Cùng lúc đó, "Quánh" lạnh băng nói: "Ngươi đã nói thiên kiếp không có thương tổn, vậy ta liền đưa ngươi vào trong kiếp vẫn "Để ngươi xem rốt cuộc thiên kiếp là thật hay giả!"

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ như giọt nước.

Giữa không trung, Long Vương "Phất Uyên" bước trên mây, vẻ mặt bình thản.

"Ngươi buông xuống chấp niệm cứu vớt Thanh Khâu, buông xuống chấp niệm kéo dài huyết mạch, buông xuống chấp niệm tộc quần thành tiên... Lại bàn luận thế giới thật giả với ta!"

Lúc nói chuyện, thần niệm hùng hậu thật lớn của hắn ta vẫn bao phủ toàn bộ Thanh Khâu.

Tên nhân tộc kia hiểu rất rõ về ván cờ này, bây giờ hắn ta bị quy tắc ván cờ ngăn lại, nhất định phải cẩn thận tên nhân tộc kia cách không ra tay! "Quánh" nghe vậy, vẻ mặt lập tức rơi vào một mảnh hoảng hốt như đã bị "Phất Uyên" thuyết phục. Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta khôi phục sự bình tĩnh, tiếng nói rào rào: "Thăng trầm, sướng vui giận buồn, phiền muộn không cam lòng và chấp niệm ở phương thế giới này đều là hư ảo!"

"Chấp niệm muốn cứu vớt Thanh Khâu của ta cũng là giả"

"Bây giờ ta không cách nào buông bỏ chấp niệm cứu vớt Thanh Khâu, không cách nào buông bỏ chấp niệm kéo dài huyết mạch, không cách nào buông bỏ chấp niệm tộc quần thành tiên, cũng không phải vì phương thế giới này là chân thật, mà bản thân ta... Cũng là một bộ phận của thế giới hư ảo này!"

"Một sự tồn tại hư ảo, ở trong một thế giới hư ảo, có một đoạn chấp niệm hư ảo, cho nên ta mới có thể không cách nào buông bỏ!"

"Thế giới này là giả, chấp niệm là giả, ta cũng là giả!"

Nghe vậy, "Phất Uyên" khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Thế giới có thể là giả, chấp niệm có thể là giả, ngươi cũng có thể là giả, nhưng thiên đạo không phải giả!"

"Ngươi chính là chủ nhân Thanh Khâu, Cửu Vĩ Hồ tộc Tiên Quan chưởng đạo, ti chức 'Quan Thiên"

"Ngươi đã từng là một bộ phận thiên đạo!"

"Trong thiên đạo từng có dấu vết của ngươi!"

"Thiên đạo là thật, ngươi cũng là thật!"

"Nếu ngươi là thật, chấp niệm mà ngươi không buông bỏ được, đương nhiên cũng là thật!"

"Chấp niệm đã là thật, thế giới chính là thật!"

"Quánh" lập tức rơi vào im lặng, sau mấy tức vẻ mặt hắn ta lại hoảng hốt như sắp đồng ý quan điểm của "Phất Uyên".

Nhưng không lâu sau, khuôn mặt hắn ta lại khôi phục sự bình tĩnh, nói: "Thiên đạo đúng là thật!"

"Nhưng một bộ phận thiên đạo chưa chắc là thật!"

"Hư ảo cũng là một bộ phận của thiên đạo!"

"Thiên đạo là thật, thế giới là giả"

"Thế giới chân thật và thế giới hư ảo đều là thiên đạo!"

"Phất Uyên" bình tĩnh nghe nhưng trong lòng hơi nghi ngờ.

Vì sao tên nhân tộc kia còn chưa ra tay?

Nghĩ tới đây, hắn ta đang muốn mở miệng đã thấy vô số kiếp lôi như thiên hà vỡ đê đột nhiên rơi xuống từ trên trời!

Lôi đình chấn động mặt đất, điện quang gột rửa khắp nơi.

Thiên uy cuồn cuộn giáng xuống, chúng sinh vạn vật đều nơm nớp lo sợ, phủ phục e ngại.

Rầm rầm rầm...

1086 chữ

Chương 3319: Như ngươi thấy... (3)

Kiếp lôi trùng trùng điệp điệp đánh vào "Quánh", "Quánh" không có bất kỳ sức đánh trả nào, trong chớp mắt bị đánh đến hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì!

Chẳng mấy chốc lôi đình dừng lại, khí tức nặng nề, khó lường, cổ xưa, xa xăm, thâm thúy... Chầm chậm lưu chuyển trong hư không, bóng dáng "Quánh" lại hiện ra.

Sau khi hắn ta xuất hiện, không do dự chút nào, lập tức nói: "Như ngươi thấy, thiên kiếp hủy diệt Thanh Khâu căn bản không có bất cứ thương tổn gì!"

"Thiên kiếp cũng là một bộ phận thiên đạo, nhưng bây giờ thiên kiếp phong tỏa Thanh Khâu lại không phải chân thực!"

"Thiên kiếp là giả, Thanh Khâu cũng là giả!"

"Thanh Khâu là giả, phương thế giới này tất nhiên cũng là giả!"

Thiên kiếp đã đánh đầu Cửu Vĩ Hồ này hôi phi yên diệt, giọt nước không còn, cái này gọi là không có bất kỳ tổn thương gì?

Một Cửu Vĩ Hồ tộc Tiên Quan chưởng đạo bình thường, quân cờ của Phù Sinh kỳ cục, chẳng lẽ thật sự coi mình như hai vị đánh cờ kia sao?

Nghĩ tới đây, "Phất Uyên" khẽ gật đầu, đã là quân cờ trong ván cờ không tuân thủ quy tắc trước, vậy hắn ta cũng không cần khách sáo.

Thế là, "Phất Uyên" trực tiếp ra tay, long trảo tăng vọt, trong chớp mắt như bao phủ phương thiên địa này, long uy gào thét, một tay bắt lấy "Quánh", ném vào trong kiếp vẫn dày đặc trên trời cao!

Vẻ mặt "Phất Uyên" bình thản, tiếng nói lạnh nhạt: "Ngươi đã nói thiên kiếp không có thương tổn, vậy ta liền đưa ngươi vào trong kiếp vẫn!"

"Để ngươi xem rốt cuộc thiên kiếp là thật hay giả!"

Vèo!

Cửu Vĩ Hồ hình thể khổng lồ như một vệt trắng, trong chớp mắt phá vỡ hư không, bắn vào trong mây. Trong mây lôi đình gào thét, tím xanh đan xen, lôi quang nở rộ như giận, vô số lôi đình chém vào "Quánh", da lông tuyết trắng lập tức như bụi bay, "Quánh" hóa thành một chùm kiếp tro, tiếp theo không còn sót lại chút gì...

Nhưng chẳng mấy chốc bóng dáng của "Quánh" lại hiện ra ở trước mặt "Phất Uyên".

Hắn ta tiếng nói sáng sủa: "Thiên kiếp là giả, thế giới là giả "Tử vong cũng là giả!"

Tiếng nói vừa ra, khí tức của "Quánh" biến hóa, mắt sáng như đuốc nhìn qua "Phất Uyên"

Ngay sau đó, trên dưới cả người "Phất Uyên" lập tức sinh ra mặt người oán độc có to có nhỏ, mỗi một khuôn mặt người đều vặn vẹo dữ tợn, khóe miệng nhếch lên thật cao, nở một nụ cười vô cùng ác độc.

"Hì hì... hì hì hạ hạ... ha ha.

"Hì hì ha ha... hì hì hạ hạ..

Tiếng cười bén nhọn chói tai phát ra từ trong miệng của mỗi một khuôn mặt người, vang tận mây xanh!

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Lợi trảo phá không, gió mạnh nổi lên bốn phía, "Quánh" đột nhiên ra tay, một phát bắt lấy Bùi Lăng.

Lúc này Bùi Lăng muốn ra tay, nhưng đối mặt với "Quánh" chỉ có tu vi Tiên Quan chưởng đạo, trong chốc lát hắn lại khó mà tránh thoát Vèo!

Trong nháy mắt, Bùi Lăng như một mũi tên bị ném vào mây.

Kiếp lôi cuồn cuộn, chỉ một thoáng từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, nhao nhao bổ vào trong thể xác.

Nhưng chớp mắt tất cả kiếp lôi chạm đến thân thể Bùi Lăng, đã bị hấp thu không còn, biến mất vô tung. Bùi Lăng không nhận bất cứ thương tổn gì!

Chỉ dừng lại ở trong kiếp vẫn chớp mắt, Bùi Lăng đã hóa thành một đạo huyền quang thoát ra khỏi kiếp vẫn, lại xuất hiện trước mặt "Quánh".

Lúc này vẻ mặt hắn hơi nghiêm nghị, vừa nãy tên tộc trưởng Cửu Vĩ Hồ này ra tay...

Có khí tức của Long Vương "Phất Uyên"

Bây giờ người thật sự luận đạo với hắn, không phải "Quánh"! Không phải "Cựu"!

Mà là... Long Vương "Phất Uyên"!

Nhận ra được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức quyết định vì đề phòng chuyện chẳng may, lại xác nhận một chút!

Thế là, lúc này hắn lạnh băng nói: "Thiên kiếp là giả, thế giới là giả"

"Tử vong cũng là giả!"

Nói xong, ánh mắt hắn biến ảo, mang theo ngàn vạn âm lãnh nhìn về phía "Quánh".

Ngay sau đó, thể xác "Quánh" bắt đầu xuất hiện hư thối.

Trong miệng vết thương máu mủ ào ạt, ngàn vạn mặt người oán độc lớn khoảng móng tay tranh nhau chen lấn sinh ra, trong chớp mắt trải rộng cả người Cửu Vĩ Hồ.

Cùng lúc đó, từng tiếng cười lạnh lùng chói tai truyền ra: "Hì hì ha ha... Hì hì...

Đây là truyền thừa của "Chú", (Vạn Hồn Chú !

Lúc hắn vẫn là tu sĩ, môn nguyền rủa này có uy năng cực kỳ cường đại, nhưng bây giờ hắn đã trở thành Tiên Vương, dù là tiên thuật, pháp tắc, "Bản nguyên" đại đạo hay là tiên chức, uy năng đều vượt xa loại thuật pháp phàm tục này.

Chỉ có điều, lúc này hắn thi triển môn nguyền rủa này không phải vì chú sát đối phương!

Dù sao, nếu hiện tại hắn thật sự luận đạo với Long Vương "Phất Uyên", vậy đừng nói là một môn nguyền rủa hạ giới, dù là U Minh chi chủ nắm giữ môn nguyền rủa mạnh nhất cũng không có khả năng uy hiếp "Phất Uyên"

chút nào!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức cả người Bùi Lăng biến ảo như có một đoàn sương mù đột nhiên sinh ra, bao quanh hắn.

Sương mù kia nặng nề xa xăm, tràn đầy ý cổ xưa, thâm thúy, tối tăm, tang thương... Chỉ trong nháy mắt, tất cả nơi phát ra tiếng cười trong ván cờ đều xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã thấy được một cảnh tượng: Trong Thanh Khâu, rừng rậm chen chúc khói sóng mênh mang, mênh mông lưu luyến, gió hồ thổi qua, "Phất Uyên" đạp không mà đứng, trước người hắn ta không xa cũng có một "Quánh" đang đứng!

1094 chữ

Chương 3320: Diễn biến

Lúc này, trên thể xác chiếu sáng rạng rỡ của "Phất Uyên" mọc đầy mặt người oán độc có to có nhỏ, mỗi một khuôn mặt người đều há to mồm, phát ra tiếng cười quái đản quỷ dị: "Hì hì ha ha... hì hì...

"Bản nguyên" đại đạo "Cười"!

Hiện tại tiên chức "Quan Thiên" không thể dùng, nhưng "Bản nguyên" đại đạo mà hắn nắm giữ lại không bị ảnh hưởng!

Hiện tại thông qua [Vạn Hồn Chú] phối hợp với pháp tắc "Thời gian", cùng đầu "Bản nguyên" đại đạo "Cười"

này, hắn lại nhìn trộm được tình huống bên "Phất Uyên"!

Chỉ có điều, lúc này cảnh tượng cực kỳ ngắn ngủi, thoáng qua liền biến mất.

Cùng lúc đó, nguyền rủa trên người "Quánh" như thuỷ triều xuống tán đi, tất cả tiếng cười im bặt mà dừng.

Ngay sau đó, "Quánh" ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng, tiếng nói lạnh băng: "Tử vong là thật!"

"Nhưng lực lượng của ngươi quá yếu!"

"Còn chưa có cách nào khiến ta tiếp cận tử vong"

"Để ta đến phơi bày một vài sự tử vong chân chính!"

"Chỉ có tiếp cận tử vong mới có thể biết sự thật giả của tử vong!"

Tiếng nói vừa dứt, "Quánh" lập tức ra tay, hồ trảo vừa đưa ra đã hóa thành một cái long trảo che khuất bầu trời, hung uy ngập trời như vòm trời đổ sụp về vào Bùi Lăng!

Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này muốn né tránh, tâm niệm vừa động đã phát hiện thể xác như côn trùng bị phong bế trong hổ phách, dừng lại tại chỗ không cách nào xê dịch! Không cách nào phòng ngự Oanh! !

Hư không vỡ nát, mảnh vụn bay tán loạn, long trảo về xuống, vững vàng đánh trúng Bùi Lăng. Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, thần miếu cổ xưa tính cả rất nhiều cổ thụ chọc trời quanh mình cùng dãy núi rậm rạp phía sau thần miếu đều hôi phi yên diệt trong chớp mắt, duy chỉ có giếng cổ vắng vẻ vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không chịu chút ảnh hưởng nào.

Trong bụi mù tung bay có máu tươi bắn tung tóe, Bùi Lăng như mũi tên bay ngược ra, trên dưới cả người vết thương chồng chất, thất khiếu máu tươi chảy xuôi, khí tức nhanh chóng giảm xuống. Nhưng chẳng mấy chốc tất cả thương thế cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Sắc mặt hắn bình tĩnh không lay động, cái long trảo đột nhiên xuất hiện có uy năng cường đại, khí tức kinh khủng, nhưng so với giọt nước thường thường không có gì lạ trước đó vẫn có cách biệt một trời!

Đây chỉ là một kích tiện tay của "Phất Uyên" mà thôi, cũng không phải toàn lực. Hiện tại hắn biết người luận đạo với mình là "Phất Uyên", nhưng "Phất Uyên" không có pháp tắc "Thời gian", còn chưa biết người luận đạo là hắn!

Ngoài ra, quy tắc trận luận đạo này... Lúc một bên trong đó ra tay, hình như một bên khác căn bản không thể đánh trả!

Vừa nãy "Phất Uyên" dễ dàng trúng [Vạn Hồn Chú] của hắn, lần này hắn cũng cứng rắn chịu một kích của "Phất Uyên"!

Lúc nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị nói: "Tử vong là giả!"

"Bản tọa đã chết rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ vẫn sống sót!"

"Dù chết một vạn lần cũng là như thế!"

"Hiện tại bản tọa để ngươi nhìn xem, rốt cuộc thế giới không chân thật này giả đến mức nào!"

"Dù là thiên kiếp vô cùng kinh khủng cũng có thể tùy tiện điều khiển!"

Nói xong, Bùi Lăng liên tiếp đánh ra pháp quyết khí tức cổ xưa, khí cơ quanh người hắn biến ảo như trong tối tăm cất cao vô hạn, quan sát vạn vật chúng sinh.

Cùng lúc đó, đỉnh đầu tối tăm, mây đen nhanh chóng hội tụ tới từ bốn phương tám hướng, xếp chồng đan xen với kiếp vân ban đầu hóa thành tối đen như mực, vẫn bao phủ trên khoảng không của Thanh Khâu.

Trong tím xanh sáng tắt, sấm rền ầm vang, uy áp trùng điệp.

Điện quang đột nhiên vạch phá bầu trời, có kiếp lôi cuồn cuộn giáng xuống, thiên uy kinh khủng nhét đầy vòm trời!

Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!

Lần này hắn lấy tiên thuật dẫn kiếp, chứ không phải quy tắc của ván cờ!

Hơn nữa lần trước trăm kiếp đã kết thúc, bây giờ lại giáng lôi kiếp, dù "Phất Uyên" thành công độ kiếp cũng chỉlà một lần nữa độ một trận thiên kiếp hoàn toàn mới mà thôi, không phải kiếp thứ một trăm linh một... Trong chớp mắt, kiếp lôi đã vượt qua hư không trùng điệp, hung hăng bổ trúng "Quánh".

"Quánh" không hề có sức đánh trả, lúc này bị đánh thành một chùm tro bụi, không còn sót lại chút gì!

Nhưng chẳng mấy chốc tro bụi không còn, "Quánh" lại hiện ra từ trong hư không.

Tiếng nói của hắn ta sáng sủa, chấn động núi rừng: "Đã có thể khống chế thiên kiếp, thế giới không thật, vì sao Cửu Vĩ Thanh Khâu không thành tiên toàn bộ?"

"Cưỡng ép khống chế thiên kiếp chỉ là tiến hành làm trái thiên cương, chứ không phải thiên kiếp không thật, thế giới không thật"

"Làm trái thiên cương, xứng đáng nhận Thiên Phạt!"

Tiếng nói vừa ra, "Quánh" lập tức ra tay, phía dưới kiếp vẫn đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo Thiên Lôi khí tức bạo ngược.

Thiên Lôi như mưa rào ầm vang rơi xuống!

Lôi quang sáng tắt trên vòm trời, khí tức cường đại chôn vùi vạn vật, tràn ngập ý hủy diệt như tận thế sắp tới.

Đây là Thiên Lôi thuần túy chứ không phải kiếp lôi Oanh! !! !

Ánh sáng trắng to lớn như thiên hà vỡ đê, hoàn toàn nuốt hết Bùi Lăng.

Lúc huyết nhục văng tung tóe, tiếng xương cốt nứt vỡ liên miên không dứt.

Trong giây lát lôi đình tán đi, ánh sáng kiềm chế, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện, thương thế trên dưới cả người hắn đang nhanh chóng khép lại.

Không có chút do dự nào, lúc này hắn bình tĩnh nói: "Thế giới là giả!"

1093 chữ

Chương 3321: Diễn biến (2)

Nói xong, hắn chưa từng đưa ra bất kỳ giải thích gì, lúc này lại đánh ra một pháp quyết.

Bầu trời u ám trời đột nhiên hiện ra vô số vết rách giăng khắp nơi như mạng nhện.

Rất nhiều vết rách cùng nhau mở ra, lít nha lít nhít con mắt diệt thế mang theo hung uy cuồn cuộn quan sát mặt đất...

Từng ánh mắt sâm nhiên lạnh băng từ trời cao nhìn về phía "Quánh".

Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!

"Quánh" như bấc đèn bị đốt sạch, im hơi lặng tiếng khô héo tàn lụi, yên diệt vô tung...

Thanh Khâu.

Đảo hoang trong hồ.

Trên không.

Ánh sáng vàng ròng rạng rỡ trên người "Phất Uyên" lặng yên rút đi, từng khuôn mặt người oán độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ thể xác của hắn ta, tiếng vui cười che ngợp bầu trời, âm hàn tùy ý.

Nhưng chẳng mấy chốc khí cơ huy hoàng thuộc về Long tộc biến ảo, trong hư không lũ lụt bành trướng như tẩy rửa dơ bẩn, trong chớp mắt đã cọ rửa tất cả mặt người không còn một mảnh.

"Phất Uyên" khôi phục như thường.

Ánh mắt hắn ta bình thản nhìn về phía "Quánh" trước mặt, đây là nguyền rủa U Minh, không phải chiêu thức thường dùng của Thanh Khâu!

Nghĩ tới đây, "Phất Uyên" không do dự chút nào, lập tức lạnh băng nói: "Tử vong là thật!"

"Nhưng lực lượng của ngươi quá yếu!"

"Còn chưa có cách nào khiến ta tiếp cận tử vong!"

"Để ta đến phơi bày một vài sự tử vong chân chính!"

"Chỉ có tiếp cận tử vong mới có thể biết sự thật giả của tử vong!"

Nói xong, "Phất Uyên" ra tay, long trảo như điện xuyên qua hư không trùng điệp, về một cái về phía "Quánh". Thể xác khổng lồ của "Quánh" lại vô cùng yếu ớt ở trước mặt hắn ta, hắn ta bị xé thành vô số mảnh vỡ ngay tại chỗ, huyết nhục di cốt như mưa rào lộn xộn rơi vào trong hồ, nhuộm cả hồ đầy huyết sắc.

Chỉ có điều, trong chớp mắt hắn ta lại hiện ra từ trong hư không, bốn phía tất cả như thường, tình cảnh vừa rồi như ảo giác, hắn ta nghiêm nghị nói: "Tử vong là giả!"

"Ta đã chết rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ vẫn sống sót!"

"Dù chết một vạn lần cũng là như thế!"

"Hiện tại ta để ngươi nhìn xem, rốt cuộc thế giới không chân thật này giả đến mức nào!"

"Dù là thiên kiếp vô cùng kinh khủng cũng có thể tùy tiện điều khiển!"

Tiếng nói vừa ra, trên trời cao kiếp vẫn biến ảo càng thêm nặng nề, trong nháy mắt có vô số kiếp lôi ầm vang rơi xuống.

Lôi đình như đao, thẳng tắp bổ trúng "Phất Uyên".

Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, lôi quang nhạt lại, long huyết bắn tung toé.

"Phất Uyên" vẫn đạp không mà đứng, trên thể xác to lớn có vài chỗ lân phiến tróc ra, thấm ra từng tia từng sợi tơ máu.

Trong giây lát, những thương thế này đều khôi phục.

Ánh mắt "Phất Uyên" yên tĩnh không gợn sóng, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh không lay động, vị trước mặt là chủ nhân Thanh Khâu lại chưa từng thi triển thủ đoạn truyền thừa chân chính của Thanh Khâu!

Hơn nữa, đến bây giờ tên nhân tộc kia vẫn chưa tiếp tục ra tay...

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tên nhân tộc kia không phải chưa ra tay, mà là đã ra tay!

Hiện tại trận tranh đấu thế giới thật giả này chắc chắn có liên quan với tên nhân tộc kia!

Thủ đoạn Tiên Vương bình thường không uy hiếp được hắn ta, tên nhân tộc kia đang dùng quy tắc ván cờ này đối phó hắn ta!

Nghĩ tới đây, "Phất Uyên" không do dự, lập tức lại nói: "Đã có thể khống chế thiên kiếp, thế giới không thật, vì sao Cửu Vĩ Thanh Khâu không thành tiên toàn bộ?"

"Cưỡng ép khống chế thiên kiếp chỉ là tiến hành làm trái thiên cương, chứ không phải thiên kiếp không thật, thế giới không thật"

"Làm trái thiên cương, xứng đáng nhận Thiên Phạt!"

Hắn ta tâm niệm vừa động, trên bầu trời xuất hiện Thiên Lôi, thiên uy cuồn cuộn ầm vang đánh xuống! Trong nháy mắt, "Quánh" đạp không mà đứng đã bị ngũ lôi oanh đỉnh, bị đánh giết thành cặn bã ngay tại chỗ. Giống như trước đó, "Quánh" lại lông tóc không hao tổn xuất hiện, nhanh chóng nói: "Thế giới là giả!"

Cùng lúc đó, trên bầu trời vết rách đan xen, vô số con mắt diệt thế mở ra nhìn về phía "Phất Uyên".

Sinh cơ của "Phất Uyên" nhanh chóng trôi qua như cỏ cây khô héo...

Chẳng mấy chốc tiên thuật kết thúc, sinh cơ và khí tức của Long Vương lập tức khôi phục.

Lúc này hắn ta lại nói: "Thế giới là thật!"

Nói xong, "Phất Uyên" lại không nói nhảm, trực tiếp ra tay!

Miệng rồng to lớn mở ra, vô số trọng thủy phun ra, đại dương mênh mông tràn lan, gào thét càn quét, trong chớp mắt đã nhét đầy toàn bộ phương thế giới này...

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Bên cạnh giếng cổ.

Bùi Lăng và "Quánh" lấy giếng cổ làm ngăn cách, đứng đối mặt nhau.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang chấn trời động đất liên miên không dứt, tay trảo lui tới, đại đạo xuyên qua, bốn phía đã sớm hóa thành một đống đổ nát không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Trong bụi đất tung bay, từng câu cãi lại nhanh chóng truyền ra: "Thế giới là thật!"

"Thế giới là giả!"

"Thật!"

"Giả!"

"Thật...

Oanh! !

Một quả cầu nước to lớn rơi xuống từ trời cao, uy áp kinh khủng khiến cả vùng run rẩy kịch liệt, Thanh Khâu to như vậy đều bị san thành đất bằng Nhưng chẳng mấy chốc Thanh Khâu đã khôi phục như lúc ban đầu, cỏ cây sống lại, thần miếu lại xuất hiện, trong đình ngọc thụ lượn quanh, giếng cổ vẫn như cũ.

Bên giếng, Bùi Lăng vết thương chồng chất, tất cả thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm nghị.

1112 chữ

Chương 3322: Tên ta "Tu Hiểu"

Trận cách không luận đạo này đã dần diễn biến thành cách không giao thủ!

Hiện tại đôi bên căn bản không cần tỏ rõ luận điểm của mình, chỉ cần cách không đánh chết đối thủ, chính là trực tiếp thắng luận đạo!

Nhưng thực lực hiện tại của hắn rõ ràng kém "Phất Uyên" một đoạn.

Tiếp tục như vậy, chiến cuộc sẽ càng ngày càng bất lợi với hắn!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã có quyết định, không thể đấu với "Phất Uyên" trong ván cờ này nữa!

Phải đi "Tương lai".

Trở lại năm tháng đã từng của mình!

"Phất Uyên" không thể dùng ra toàn lực ở "Tương lai"!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tiếng nói rào rào: "Thế giới là giả!"

Nói xong, khí tức cả người hắn biến hóa, sương mù chợt hiện bao phủ thân thể, sương mù kia nhẹ nhàng hoạt bát, tràn đầy bất ngờ và khó lường như không thể suy đoán, như vô hạn khả năng biến ảo vô tận.

Đây là pháp tắc "Thời gian"!

Ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này có ba đoạn thời gian, chia ra tương ứng với "Quá khứ", "Hiện tại" và "Tương lai".

Trong đó "Quá khứ" và "Hiện tại", toàn bộ Thanh Khâu đều bị thiên kiếp phong tỏa, không cách nào ra vào!

Chỉ có "Tương lai" có đường rời khỏi ván cờ!

Bây giờ hắn phải đi vào "Tương lai", sau đó thông qua Kiến Mộc trở về năm tháng ban đầu của mình!

Về phần trận luận đạo này thắng hay thua...

Mục đích của "Phất Uyên" là thành Tôn, chỉ cần phát hiện hắn rời đi sẽ lập tức đuổi theo!

Đôi bên luận đạo đồng thời rời sân, luận đạo không có kết quả!

Thậm chí, dù "Phất Uyên" đã biết tất cả quy tắc của ván cờ này, không cùng hắn rời khỏi ván cờ... Chỉ cần hắn tiến vào năm tháng ban đầu, trước một bước chiến thắng "Phất Uyên" đã bị phong ấn, vậy có thể trực tiếp thành Tôn!

Một khi thành Tôn, ván cờ thắng thua cái gì, thắng bại luận đạo cái gì, cuối cùng không làm gì được hắn! Hắn sóng vai cùng bốn vị kia, nhìn chung chư thiên vạn giới, nhìn khắp quá khứ tương lai sẽ không còn bất kỳ sự vật gì có thể uy hiếp được hắn!

Nhưng pháp tắc "Thời gian" vận chuyển một lát, Bùi Lăng chợt phát hiện mình vẫn dừng lại ở chỗ cũ, bốn phía cỏ cây sum suê, ngọc thụ chập chờn rải cái bóng đầy đất, núi xa xanh tươi không thay đổi chút nào, hắn còn dừng lại trong năm tháng vừa rồi!

Bùi Lăng nhướn mày, trận luận đạo này không phân được thắng bại, dường như không cách nào rời đi!

Nhưng...

Nghĩ đến đây, hắn không do dự chút nào, lập tức mặc niệm trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa uỷ thác [Ma Ha Sắc Diễn Quyển .

1Lúc này tâm trạng của Bùi Lăng cực kỳ bình tĩnh, pháp tắc "Thời gian" bị quản chế vậy sử dụng hệ thống!

Hắn muốn dùng hệ thống uỷ thác dẫn mình trở lại năm tháng ban đầu!

Chỉ có điều, nếu thủ đoạn tu luyện bình thường, hơn phân nửa hệ thống có thể tìm được vật liệu ở trong Thanh Khâu.

Dù là những bản vẽ đúc khí huyền diệu thâm ảo kia, tài liệu cần thiết trân quý hà khắc, hiện tại cũng chưa chắc có tác dụng!

Chỉ có [Ma Ha Sắc Diễn Quyển 1...

[Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh mới có thể tu luyện.

Hiện tại tất cả đạo lữ, lô đỉnh của hắn đã sớm bị hắn đưa vào năm tháng ban đầu của mình Bây giờ hệ thống chỉ có thể một lần nữa đưa tặng người mới cho hắn!

Nhưng hệ thống phán định yêu cầu với lô đỉnh, chỉ có nữ tiên tu vi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn thì hệ thống mới có thể đưa tặng!

Hiện nay hắn đã là cảnh giới Tiên Vương, Thanh Khâu lại bị thiên kiếp phong tỏa, toàn bộ Thanh Khâu không có lô đỉnh phù hợp điều kiện!

Bởi vậy, thao tác tiếp theo của hệ thống chắc chắn là dẫn hắn rời khỏi đoạn năm tháng này!

Lúc này điều duy nhất cần lo lắng là sau khi uỷ thác, rất có thể hệ thống sẽ bị cắt ngang một cách khó hiểu như mấy lần trước đó!

Lúc đang suy nghĩ, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống đã vang lên trong đầu hắn: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài! Một khóa uỷ thác, trí năng thăng cấp! Hiện tại bắt đầu uỷ thác tu luyện, thân thiết nhắc nhở: Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] cần lô đỉnh."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã có lô đỉnh.."

"Leng keng! Kiểm tra ra lô đỉnh không ở khu phục vụ..

"Leng keng! Hệ thống miễn phí đưa tặng một lô đỉnh mới cho ngài.."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đang luận đạo.."

"Leng keng! Hệ thống ưu tiên luận đạo cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] và luận đạo phù hợp hoàn mỹ..

"Leng keng! Hệ thống tiếp tục đưa tặng lô đỉnh mới cho ngài...

Tiếng nhắc nhở liên tiếp của hệ thống kết thúc, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể.

Hắn còn đang nghi ngờ tu luyện [Ma Ha Sắc Diễn Quyển] và luận đạo có liên quan gì, thân thể đã bị hệ thống điều khiển hơi cúi đầu, nhìn về phía "Quan Thiên" giếng trước mặt.

Miệng giếng vắng vẻ, dưới giếng u ám bối rối, mặt nước trơn nhẵn như gương như một mặt bảo kính trong trẻo lơ lửng trong hư không, rõ ràng soi sáng ra cái bóng của Bùi Lăng và "Quánh". Ngay lúc ánh mắt Bùi Lăng chạm đến cái bóng, cái bóng kia nổi lên sóng ánh sáng lăn tăn, cảnh tượng vốn rõ ràng rành mạch lại dần mơ hồ, rung chuyển... Chẳng mấy chốc đã hiện ra cảnh tượng một đình viện trong thần miếu.

1093 chữ

Chương 3323: Tên ta "Tu Hiểu"! (2)

Trong đình viện quen thuộc, thành giếng như trước, bên giếng lại có một bóng dáng mà Bùi Lăng chưa từng thấy đang đứng.

Nàng thon dài yểu điệu, hoàn mỹ không một tì vết, sợi tóc vàng ròng khoác rủ xuống như thác nước, như ánh sáng sớm mai, sáng ngời chói mắt, trên mũ miện thuần kim khảm nạm lấm ta lấm tấm bảo thạch, rất nhiều bảo thạch đều tản ra khí cơ cực kì cường thịnh, lại từng viên tinh thể to lớn chiết xạ ánh sáng rực rỡ như tinh vân mờ mịt, rộng lớn.

Mắt phượng lạnh thấu xương, mi dài như núi xanh, mắt vàng trong vắt như vô số mặt trời sáng tắt, lúc nhìn quanh như có thể đốt diệt chư thiên vạn giới!

Sau hai lỗ tai của bóng dáng này đều có một đám lông vũ vàng ròng, màu sắc xinh đẹp như thuần kim lưu động, cung trang vàng ròng uốn lượn như mây, ám văn lấp lóe như lông đuôi chim tước, ung dung tự phụ, quanh người có hào quang thụy khí giăng khắp nơi, hư không như không chịu nổi tiếp nhận vặn vẹo xoay tròn, tịch diệt vạn pháp.

Lúc này, bóng dáng này đứng dựa vào lan can nhìn chằm chằm vào trong giếng như cười mà không phải cười, vẻ mặt chế nhạo như đang xem vở kịch hay gì đó.

Đây là... Kim Ô!

Khí tức của nàng nội liễm, hào quang thụy khí cũng chỉ nhét đầy đình viện, không có một tơ một hào nào tiết ra ngoài, cách "Quan Thiên" giếng, trong chốc lát Bùi Lăng không cách nào phán đoán tu vi cụ thể của nàng. Trong lòng hắn không khỏi tràn đầy nghi ngờ, rõ ràng tiên chức "Quan Thiên" đã không thể sử dụng, sao hệ thống...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, "Quan Thiên" giếng vẫn có thể sử dụng!

Chỉ có điều, vừa rồi hắn và "Phất Uyên" phát động quy tắc trận luận đạo đầu tiên của ván cờ này, vì vậy đôi bên không cách nào nhìn nhau.

Nhưng dùng "Quan Thiên" nhìn trộm sự vật khác lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng!

Ngoại trừ cái đó ra, ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này không có bất cứ liên quan nào với Kim Ô tộc.

Sự tồn tại Kim Ô tộc không nên xuất hiện trong ván cờ này...

Lúc đang nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, khí cơ cả người biến hóa, hắn như bị sương mù đột ngột xuất hiện quấn lấy, sương mù kia mờ mịt nhẹ nhàng như không thể nắm lấy, lơ lửng không cố định, tràn đầy bất ngờ và khó lường...

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Bên cạnh giếng cổ.

Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc nhìn vào trong giếng.

Nước giếng như gương soi sáng ra núi vắng cốc hoang, thác nước rủ xuống.

Trong ngọc nát nhao nhao có đá ngầm mọc lan tràn, một nhân tộc huyền bào ngồi xếp bằng trên đó, cổ cầm đặt trên đầu gối, tay gảy thất huyền chuyên tâm đàn tấu.

Ngọc nứt bay chảy, mưa loạn bay khắp nơi, ngàn vạn óng ánh khoác vẩy từ trời cao như rèm cửa cuồn cuộn che đậy.

Xung quanh cỏ cây tinh yêu, toàn bộ sinh linh, tất cả đều như si như say, cũng sa vào trong khúc này. Bỗng nhiên, trong hư không có một bóng dáng cung trang màu chàm đi tới, nàng tóc lam búi cao, sừng rồng óng ánh, dung nhan tuyệt mỹ hàm chứa uy nghiêm, trong lúc tiến lên như có vô số gợn sóng đẩy ra từng tầng.

Như sóng biển lướt qua trời cao, bóng dáng kia thoáng cái đã đến bên cạnh nhân tộc huyền bào.

Bên cạnh "Quan Thiên" giếng, vẻ mặt "Tu Hiểu" bình tĩnh.

Hiện tại, không biết bên "Phất Uyên" đã xảy ra chuyện gì, hắn ta không cách nào thông qua tiên chức "Quan Thiên" nhìn thấy tình huống bên Long Vương.

Về phần tên nhân tộc kia cũng giống như vậy.

Hắn vào ván cờ hai lần, nhưng hiện tại hắn ta chỉ có thể thấy trải nghiệm lần đầu tiên hắn tiến vào ván cờ.

Về phần lần thứ hai...

Dường như có cái gì ngăn cách ở trong đó, dù là tiên chức "Quan Thiên" hay "Quan Thiên" giếng đều không thể nhìn trộm!

Lúc suy nghĩ, "Tu Hiểu" thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới giếng.

Ánh mắt hắn ta vừa rời đi, cảnh tượng rõ ràng trong nước giếng lập tức nổi lên gợn sóng, vỡ nát không thấy gì nữa.

Trong giây lát, mặt giếng khôi phục như thường, như cũng không xảy ra cái gì.

"Tu Hiểu" quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó bên ngoài Thanh Khâu. Ánh mắt hắn ta lập tức xuyên qua trùng điệp cách trở, thấy một tòa cốc vắng có núi hoang vây quanh.

Trong cốc thác nước như dải lụa lơ lửng giữa trời, châu ngọc tung tóe, mưa bụi như khói. Chỉ thấy nhân tộc huyền bào ngồi xếp bằng trên đá ngầm, cách hắn không xa là một nữ tiên Long tộc cung trang màu chàm váy dài bồng bềnh đang nhìn chằm chằm nhân tộc kia, trong mắt có vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Vẻ mặt "Tu Hiểu" bình thản, thứ mà hắn ta đang thấy được chính là tình hình trong lần đầu tiên tên nhân tộc này tiến vào ván cờ này!

Có thể nhận ra vận khí tên nhân tộc này rất tồi tệ!

Hắn còn không phải tiên nhân, vừa lên đã bị Long tộc Tự Hàn Ung để mắt tới!

Tự Hàn Ung chính là Long Hậu Long tộc, mặc dù nàng không có hứng thú gì với loại nhân tộc là huyết thực này, nhưng một Tiên Vương sinh ra đã là tiên, cao cao tại thượng vô số năm tháng, đối với sinh linh hạ giới gặp mình lại không lập tức phủ phục quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nghênh đón, cũng sẽ không có chút nhân từ nào! Nàng cực kỳ thưởng thức dũng khí của tên nhân tộc này, nhưng trong loại tình huống này, bất kính với cường giả... Chính là chết!

Trừ khi, nàng ra tay!

1103 chữ

Chương 3324: Tên ta "Tu Hiểu"! (3)

"Tu Hiểu" đang nghĩ như vậy lập tức thấy Tự Hàn Ung nhẹ vung làn váy dài, chậm rãi thu liễm váy áo, lại trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tên nhân tộc kia, không thèm để ý việc tên nhân tộc kia vô lễ, trực tiếp bắt đầu nghe hát.

Trong chốc lát, tầng tầng lớp lớp rừng cây rì rào, hoa nở hoa tàn, cành lá lượn quanh, mầm lá lập tức giãn ra, cỏ cây sinh ra... Thời gian ở phương thế giới này lập tức gia tốc!

Trong cốc vắng, nhân tộc huyền bào mười ngón tung bay, một lần lại một lần đàn tấu, Tự Hàn Ung ôm đầu gối ngồi ở bên, vẻ mặt say mê cũng là nghe rồi lại nghe. Bóng mặt trời ngã về tây, sắc trời dần thu lại, chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống! Cuối cùng nhân tộc huyền bào dừng đàn tấu, hắn thu hồi cổ cầm, lôi kéo cổ tay Tự Hàn Ung chạy tới Thanh Khâu.

Chẳng mấy chốc hắn dẫn Tự Hàn Ung tiến vào Thanh Khâu, xuyên qua rừng rậm, đi vào một hòn đảo hoang hình dạng giọt nước trong hồ.

Trên đảo hoang cỏ cây phồn thịnh, thấp thoáng lầu nhỏ vắng vẻ, trong màu xanh đậm nhạt có mấy đám hoa ngọc lan nở đúng lúc.

Ầm.

Nhân tộc huyền bào lôi kéo Tự Hàn Ung tiến vào lầu nhỏ, lập tức đóng cửa lớn lại.

"Tu Hiểu" lẳng lặng nhìn tình cảnh này, đến bây giờ Tự Hàn Ung cũng chưa ra tay... Là nàng đã phát hiện sự tồn tại của hắn ta?

Mặc dù lúc này hắn ta không đặc biệt che giấu khí tức nhưng có thể phát hiện hắn ta, thực lực của Tự Hàn Ung này lại tiến bộ không nhỏ!

Suy nghĩ chưa dứt, hắn ta lại thấy nhân tộc huyền bào bắt đầu gảy dây đàn, sừng rồng của Tự Hàn Ung đột nhiên biến mất, cung trang màu chàm nhàu kim vô cùng lộng lẫy cũng hóa thành một bộ váy áo vải xanh cực kỳ bình thường, nàng như từ Long tộc cao cao tại thượng biến thành một nữ tử phàm tục xinh đẹp cực kỳ bình thường. Ngay sau đó, nhân tộc huyền bào và Tự Hàn Ung bắt đầu cùng ra tay trang trí lầu nhỏ... Cũng không lâu lắm, hai người đều ăn mặc vui mừng hớn hở đứng trong lầu nhỏ bắt đầu bái đường, kết làm phu thê...

Nhìn tình cảnh ngoài ý muốn này, trong đôi mắt bình thản của "Tu Hiểu" thoáng qua một tia nghi ngờ.

Cái này... Là có ý gì?

Không đợi nàng nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã thấy Tự Hàn Ung duỗi hai tay ra cởi áo nới dây lưng cho nhân tộc huyền bào...

Là một trong hai vị Tiên Vương mạnh nhất chư thiên vạn giới, lúc này "Tu Hiểu" theo bản năng xoa hai mắt, lại lần nữa nhìn về phía đảo hoang trong hồ.

Ở trong tiểu lâu trên đảo, Tự Hàn Ung xấu hổ lại e sợ đang chuyên tâm hầu hạ tên nhân tộc huyền bào kia...

Xác nhận mình không nhìn nhầm, ánh mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh của Kim Ô hoàng xuất hiện một vòng rung động hiếm thấy, nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt nàng lại khôi phục như thường.

Là lực lượng của ván cờ!

Nhưng hiện tại tu vi của tên nhân tộc kia quá thấp, cho dù có lực lượng ván cờ gia trì cũng không thể che giấu Tự Hàn Ung quá lâu!

Nhưng...

Một canh giờ trôi qua...

Hai canh giờ trôi qua...

Một ngày trôi qua...

Tự Hàn Ung và nhân tộc huyền bào như si như say, hai người không những không có ý chấm dứt, ngược lại càng ngày càng trong mật thêm dầu.

Dần dần, tên nhân tộc kia cũng không còn đánh đàn, mỗi ngày cùng Tự Hàn Ung tu luyện.

Màn tơ xoay tròn như sóng triều, gió núi thổi qua, cánh hoa ngọc lan bay tứ tung như mưa... Tự Hàn Ung rõ ràng chỉ tiện tay đánh một kích là có thể đập chết tên nhân tộc kia ngay tại chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác mặc cho tên nhân tộc kia bố trí.

Lúc mới đầu, nàng còn rất ngượng ngùng như nương tử mới gả, nhưng theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, khéo hiểu lòng người...

Đình viện trong thần miếu, "Tu Hiểu" vẫn luôn yên lặng đứng ngoài quan sát, lúc mới bắt đầu nàng còn tưởngrằng tên nhân tộc kia muốn sống chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối trước chân Tự Hàn Ung chịu nhục, nhưng nhìn một chút Tự Hàn Ung đường đường là Long Hậu Long tộc, một trong những vị Tiên Vương mạnh nhất trong tộc quần lại như cành liễu quỳ rạp xuống trước mặt tên nhân tộc chỉ có tu vi Đại Thừa kia...

Nhìn tròn một tháng, dường như cuối cùng Tự Hàn Ung đã lấy lại tinh thần, để lại một cây trâm dài vàng ròng khảm đá mắt mèo, phiêu nhiên rời đi trong hương thơm ngọc lan mỏng manh...

Bên giếng, thấy cuối cùng Tự Hàn Ung đã rời đi, "Tu Hiểu" không khỏi khẽ gật đầu.

Vở kịch này rất đặc sắc!

Tên nhân tộc kia còn không phải tiên nhân, lại cả gan làm loạn mưu tính cả Long Hậu Long tộc Tự Hàn Ung Quan trọng là hắn lại thành công Cho dù tên nhân tộc kia có khả năng mượn lực lượng trong ván cờ, nhưng lấy cảnh giới chỉ có Đại Thừa kỳ tính toán một vị Tiên Vương chân chính...

Chỉ cần có một khâu không làm được cực hạn!

Chỉ cần Tự Hàn Ung theo bản năng ra tay một lần!

Chỉ cần xuất hiện bất kỳ một điểm ngoài ý muốn gì!

Chắc chắn phí công nhọc sức!

Vạn kiếp bất phục!

Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, thật ra từng bước sợ hãi, vô cùng hung hiểm, có thể nói là sát cơ tứ phía như giẫm trên băng mỏng!

Hơi không cẩn thận là kết cục thân tử đạo tiêu, hồn về hư không.

Mưu lược như thế! Can đảm như thế! Khí phách như thế!

Hắn xuất thân nhân tộc yếu đuối, có thể từng bước một đi đến cảnh giới Tiên Vương này cũng không phải trùng hop!

1068 chữ

Chương 3325: Một chỗ cắm dùi

Kẻ này... Thật sự có thực lực này!

Việc này hoang đường như thế, nhưng thật sự rõ ràng xảy ra ở trong ván cờ này, cũng không biết Long Vương "Phất Uyên" có biết hay không...

Nghĩ tới đây, "Tu Hiểu" nhìn cổ cầm của nhân tộc huyền bào trước mặt, lập tức lộ ra chút hiểu rõ.

Chắc bên "Phất Uyên" có biết, dù sao tiên bảo này dùng thể xác của "Phất Uyên" để tạo thành...

Lúc đang trầm ngâm, cái bóng trong "Quan Thiên" giếng đột nhiên mơ hồ, sau đó nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt lại rõ ràng hiện ra một bóng dáng.

"Tu Hiểu" lập tức nhận ra cái gì đó, cúi đầu nhìn lại trong giếng.

Đó là một nhân tộc nhìn rất quen mắt, khí tức nội liễm như phàm nhân, lại cho chúng sinh cảm giác vô cùng hoàn mỹ, không chút tỳ vết, lại như tràn đầy uy nghiêm vô thượng, làm chúng sinh vạn vật đều không nhịn được muốn hạ bái trước mặt hắn... Chính là tên nhân tộc huyền bào vừa thấy!

Ngay sau đó, bóng người trong giếng xuất hiện ở bên giếng, đứng đối diện với "Tu Hiểu" cách thành giếng, như cái bóng trong nước chiếu vào hiện thực!

Kim Ô hoàng lập tức tập trung ý chí nhìn qua Bùi Lăng đối diện giếng cổ, từ tốn nói: "Tên ta 'Tu Hiểu"

"Nhân tộc, nói cho ta biết danh hào của ngươi!"

Thanh Khâu.

Núi xa cây rừng trùng điệp xanh mướt, cự mộc che trời khó mà tính toán như thủy triều màu xanh lá, từ trong núi gào thét tới, vây quanh một dòng thuỷ vực bao la.

Đảo hoang hình dạng giọt nước trong hồ vắng vẻ như lúc ban đầu, khắp nơi tối tăm.

Thể xác khổng lồ của "Phất Uyên" vắt ngang qua hư không, trước mặt hắn ta hơi nước như chú, xoay tròn như giao tiêu bay vút lên, trong giây lát tản đi "Quánh" đã bị tru diệt vô số lần lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mặt hắn ta.

Vẻ mặt Long Vương bình thản không gợn sóng, sau mấy lần thăm dò hắn ta đã hiểu "Quánh" đang luận đạo với hắn ta có liên quan với tên nhân tộc kia!

Chỉ có điều, hiện tại dù hắn ta dùng loại thủ đoạn nào, giết vị chủ nhân Thanh Khâu này bao nhiêu lần, dường như không ảnh hưởng tới tên nhân tộc kia!

Đây cũng là quy tắc trong ván cờ!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong đầu "Phất Uyên" đầu óc hiện ra một cảnh tượng: Thung lũng sâu trong Thanh Khâu, đài cao hóa thành đống đổ nát.

Một thiếu nữ Cửu Vĩ mặc cung trang nền trắng nhàu kim khép tay áo mà đứng, trước mặt nàng không xa lại có hai tên tu sĩ nhân tộc đang đứng.

Trong hai tên tu sĩ nhân tộc kia, một người nón trụ mặc giáp, khí chất phóng khoáng; một người áo vải đơn giản như rơi vào cảnh cùng đường bí lối, tràn ngập khí tức tối nghĩa.

Lúc này, ánh mắt hai tên tu sĩ nhân tộc đầy đề phòng, vẻ mặt nghiêm nghị đang thử nói gì đó với thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng kia.

Tiên chức "Quan Thiên".

Vừa rồi hắn ta không cách nào sử dụng tiên chức "Quan Thiên", cũng không phải tiên chức không thể dùng mà là không cách nào nhìn trộm tình huống của tên nhân tộc kia!

Bây giờ hắn ta vừa tranh luận "Thế giới thật giả" với chủ nhân Thanh Khâu, vừa sử dụng tiên chức "Quan Thiên" quan trắc toàn bộ năm tên nhân tộc đồng bạn bên cạnh tên nhân tộc huyền áo kia một lần!

Trong năm tên nhân tộc kia, hai tên nữ tu váy hoa lệ, trang phục tinh tế, dung nhan như ngọc lại khí chất thanh tao lịch sự, chính là hai tên nhân tộc đến đây gõ cửa mà hắn ta gặp lúc mới vào ván cờ này!

Nhưng vừa rồi hai tên nữ tu nhân tộc này còn cùng một khoảng thời gian với hắn ta, lúc này lại đã không ở Thanh Khâu!

Trong tiên chức "Quan Thiên", hai tên nữ tu nhân tộc này vừa trốn vào thần miếu Thanh Khâu, sau đó không cách nào quan trắc!

Ngoại trừ cái đó ra, tên nữ tu nhân tộc mặc váy dài áo đậm, tóc dài như sương đang đi cùng tên nhân tộc kia cũng không cách nào quan trắc được.

Chỉ có hai tên nam tính nhân tộc Đại Thừa này không bị ảnh hưởng!

Trong cảnh tượng mà "Phất Uyên" thấy, mặc dù khắp nơi trong thâm cốc cháy đen, đài cao sụp đổ, cỏ cây rủ xuống, vết tích sét đánh trải rộng nhưng trời cao sáng sủa, không che không cản, ngước mắt nhìn tới vạn dặm bao la.

Thiên kiếp không còn bao phủ Thanh Khâu...

Hai tên nam tu nhân tộc này cũng không cùng một khoảng thời gian với hắn ta!

Cũng không cùng một khoảng thời gian với tên nhân tộc Tiên Vương kia!

Trong ván cờ này không chỉ có hai năm tháng khác biệt!

Mà là ba năm tháng khác biệt!

Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng nói của "Quánh" đã âm vang: "Thế giới là giả!"

Nói xong, hắn ta lập tức ra tay, trên trời cao mây đen càng nặng nề hơn, tím xanh bôn tẩu mau lẹ, kiếp lôi trùng trùng điệp điệp rơi xuống.

Lôi đình vạn quân, mặt đất run rẩy, uy áp kinh khủng gào thét càn quét như biển giận sóng to.

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang đinh tai nhức óc liên miên không ngừng, hồi lâu mới tán đi.

"Phất Uyên" đạp không mà đứng, lúc một tia điện quang cuối cùng trên lân phiến tán đi, thương thế của hắn ta đã nhanh chóng khôi phục.

Hắn ta không do dự chút nào, lập tức tiếng nói ù ù: "Thế giới là thật!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta mở ra miệng rồng, vô số trọng thủy phun ra lập tức tràn lan trời cao, gào thét lao đi khắp nơi, nhét đầy phương thế giới này...

1100 chữ

Chương 3326: Một chỗ cắm dùi (2)

Cùng lúc đó, "Phất Uyên" một lòng làm ba việc, vừa ra tay; vừa tập trung tâm thần vào tiên chức "Quan Thiên", nghe thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng nói gì đó; vừa dùng long trảo kết động vô số pháp quyết huyền diệu như đang thôi diễn cái gì đó.

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng vang liên tiếp không ngừng, "Quánh" lại bị diệt sát thành cặn bã.

Trong nháy mắt, hắn ta lại khôi phục như lúc ban đầu, xuất hiện trước mặt Long Vương.

"Quánh" lạnh giọng nói: "Thế giới là giả!"

Hắn ta lại ra tay dẫn động thiên kiếp, kiếp vẫn xoay chầm chậm hóa thành một vòng xoáy vắt ngang vạn dặm to lớn, trong vòng xoáy lôi đình sáng tắt, có ngàn vạn tử điện nổ tung trời cao, âm vang đánh xuống.

Điện quang như biển gầm thét nuốt hết "Phất Uyên".

Long huyết bắn tung toé như mưa!

Chẳng mấy chốc kiếp lôi kết thúc, điện quang tán đi, thương thế trên dưới cả người "Phất Uyên" lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ.

Hắn ta nhanh chóng nói: "Thế giới là thật!"

Nói xong, Long Vương lại ra tay...

Toàn bộ Thanh Khâu đều đang run rẩy kịch liệt, nước hồ ầm vang bốc lên, hơi nước tản khắp, tầng tầng lớp lớp rừng cây rì rào...

Hư không đang không ngừng vặn vẹo, sụp đổ, khắp nơi mênh mông, tối tăm như đêm, không phân biệt được thiên địa.

"Thế giới là giả!"

"Thế giới là thật"

"Giả.."

"Thật.." Trong tiếng tranh luận dữ dội, "Quánh" lần lượt bị diệt sát, sau đó lại lần lượt khôi phục.

Trận tranh luận liên quan tới thế giới này như luân hồi không ngừng không nghỉ!

Oanh!

Bỗng nhiên một quả cầu nước to lớn rơi xuống từ trời cao, cả "Quánh" lẫn toàn bộ Thanh Khâu đều bị san thành đất bằng.

Nhưng chẳng mấy chốc Thanh Khâu khôi phục như trước, hồ lớn xuất hiện, đảo hoang như sơ, "Quánh" cũng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện giữa không trung.

Lúc này, "Phất Uyên" không ngừng kết động long trảo đột nhiên dừng lại.

Tất cả tâm thần lập tức thu hồi về từ trong tiên chức "Quan Thiên".

Thôi diễn hoàn thành!

Thông qua "Tương lai" thay đổi "Quá khứ"... Hắn ta đã biết quy tắc này!

Trước đây Bùi Lăng ra tay cũng dùng quy tắc này!

Vừa rồi tên thiếu nữ Cửu Vĩ trong tiên chức "Quan Thiên" cũng dùng quy tắc này!

Chỉ có điều, Bùi Lăng và hắn ta đều là Tiên Vương!

Trong năm tháng cách trở, hắn ta khó mà suy tính ra quy tắc huyền bí này từ chỗ Bùi Lăng.

Nhưng tên thiếu nữ Cửu Vĩ áo trắng kia chỉ là tiên nhân tầm thường, dù có năm tháng cách trở ở trong mắt một sự tồn tại như "Phất Uyên", tất cả thủ đoạn của nàng đều không có bất kỳ bí mật gì đáng nói!

Lúc đang suy nghĩ, "Quánh" lại mở miệng nói: "Thế giới là giả!"

Khác với trước đó lần này "Quánh" nói xong câu đó lại không có bất kỳ hành động gì, không định tiếp tục ra tay. "Phất Uyên" hơi nghi ngờ, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì đó, tên nhân tộc kia muốn rời khỏi ván cờ!

Hiện tại hắn ta bị vây ở trong ván cờ này nhưng tên nhân tộc kia dùng hết thủ đoạn, lại không làm gì được hắn ta!

Vì vậy, hiện tại lựa chọn tốt nhất của đối phương là rời khỏi ván cờ, đi đến "Tương lai"!

Mặc dù hắn ta có thể thông qua quy tắc trong thế giới tâm ma đuổi theo tên nhân tộc kia, chỉ khi nào để hắn ta tiến vào "Tương lai", chiến trường tranh Tôn của đôi bên sẽ trở lại năm tháng "Tương lai"

Bởi vậy...

Suy nghĩ đến đây, "Phất Uyên" lập tức mắt sáng như đuốc nhìn về phía "Quánh".

Trận tranh đấu thế giới thật giả này là quy tắc ván cờ, không cách nào đi vòng qua!

Hiện tại mặc kệ hắn ta ra tay thế nào, đều không làm gì được tên nhân tộc kia!

Nhưng...

Nếu là quy tắc ván cờ, vậy cũng có thể dùng quy tắc ván cờ đối phó!

Nghĩ đến đây, "Phất Uyên" nhìn chằm chằm khuôn mặt "Quánh" đột nhiên tiếng nói lạnh lùng: "Thế giới là thật"

"Thanh Khâu là thật!"

"Vừa rồi ta mới vào nơi đây thiên kiếp chưa giáng lâm, Thanh Khâu chưa bị phong tỏa!"

"Lúc ấy vì ta muốn tìm một tên nhân tộc, đã tìm ngươi tìm hiểu tin tức.

"Ngay lúc đó thiên kiếp sắp giáng lâm, Thanh Khâu sắp bị phong tỏa, trong lòng ta có cảm giác nên dẫn ngươi thoát khỏi Thanh Khâu!"

"Sau đó chúng ta đi tới một vùng đất trũng trong Di Vọng trạch, tạm thời đặt chân"

"Chỗ kia khói sông mênh mông, ngước mắt nhìn vô tận, trên chín tầng trời còn có mưa to như trút nước, ngày đêm không ngớt, lũ lụt tràn lan nuốt hết lục địa, như muốn bao phủ tất cả mặt đất."

"Hoàng triều thế tục thúc giục lê dân di chuyển, cả nước rút về phía chân núi... Lại dán thông báo cầu hiền, ý đồ trị thủy."

"Nhân tộc phương này gọi đoạn năm tháng này là [Man Hoang lũ lụt Y!"

"Lúc này chúng ta đang đứng trong [Man Hoang lũ lụt] nghị luận thế giới thật giả!"

Thanh Khâu.

Đình viện trong thần miếu.

Giếng cổ vắng vẻ, Bùi Lăng và bóng dáng cung trang vàng ròng đứng đối mặt bên giếng.

Lúc này, bóng dáng cung trang vàng ròng nhìn qua Bùi Lăng, tiếng nói bình thản: "Tên ta 'Tu Hiểu"

"Nhân tộc, nói cho ta biết danh hào của ngươi!"

Tu... Hiểu...

Là Kim Ô hoàng!

"Ban ngày" chư thiên!

Tiên Vương đỉnh phong nhất!

Sự tồn tại kinh khủng ngang nhau với Long Vương "Phất Uyên".

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, sự cảnh giác trong lòng tăng vọt, trong tối tăm như có hải triều rít lên càn quét bành trướng.

Hắn ta từng ở trong ván cờ [Mười mặt trời bắt đầu] nhìn chằm chằm hắn!

Kim Ô hoàng...

Nhưng bây giờ ván cờ này là (Thanh Khâu luận đạo 1!

Đây là hai năm tháng khác biệt!

1111 chữ

Chương 3327: Một chỗ cắm dùi (3)

Hai ván cờ khác biệt!

Đối phương làm thế nào từ (Mười mặt trời bắt đầu] tiến vào (Thanh Khâu luận đạo y ? !

Dưới tình huống bình thường, Tiên Vương căn bản không có cách tiến vào Phù Sinh kỳ cục!

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

Nhưng ngay lúc Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ, thân thể hắn đã bị hệ thống điều khiển, trực tiếp đưa tay chộp về phía "Tu Hiểu".

Oanh! !!

Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay trái Bùi Lăng chụp vào "Tu Hiểu" như giấy, trong chớp mắt hóa thành tro bụi tản vào tứ phương.

Vết tích đứt gãy thiêu đốt như đầu than đỏ thẫm đan xen, lại không nhỏ xuống một vũng máu đọng.

Cánh tay trái biến mất như chưa từng tồn tại, ngay cả tro cốt cũng không còn.

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao... Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục quyền khống chế thân thể.

Không rảnh để ý tới thao tác tìm đường chết của hệ thống, hắn không do dự chút nào lập tức hóa thành một đạo huyền quang, chạy về phía Kiến Mộc!

Kim Ô hoàng chính là "Ban ngày" chư thiên, nếu hắn ta có được "Đêm" chư thiên có thể thành Tôn!

Trên người hắn lại có tiên chức "Hắc dạ".

Giống với "Phất Uyên", hiện tại Kim Ô hoàng không có khả năng buông tha hắn!

Dù hắn quen thuộc với ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] này thế nào, cũng không có khả năng đồng thời đối phó hai vị Tiên Vương đỉnh phong "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" liên thủ!

Nhất định phải lập tức leo lên Kiến Mộc, trở về vị trí năm tháng của mình!

Nơi đó... "Phất Uyên" chỉ có "Biểu tượng" một phương thế giới "Thanh Thuyên giới thiên", không dùng ra toàn lực!

"Tu Hiểu" càng không có được "Biểu tượng" một phương thế giới, sẽ yếu hơn "Phất Uyên"!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã xuất hiện phía dưới Kiến Mộc.

Khí tức tiên linh chen chúc tới từ bốn phương tám hướng, cơn gió dài thổi qua tay áo, nhanh nhẹn muốn bay.

Bùi Lăng đang muốn đạp vào Kiến Mộc chợt dừng bước, chẳng biết từ lúc nào một bóng dáng cung trang vàng ròng đã ngăn trước Kiến Mộc!

Nàng mắt phượng ngậm uy, sợi tóc vàng ròng khoác rủ xuống như thác nước, phía trên mũ miện có chòm sao lóng lánh, chính là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"!

"Tu Hiểu" nhìn chằm chằm khuôn mặt Bùi Lăng, từ tốn nói: "Chiêu minh hữu dung, phủ ngưỡng thái huyền "Nhân tộc, để lại tên thật, giao ra tiên chức 'Hắc dạ "Chư thiên vạn giới vẫn có một chỗ của ngươi!"

Tiếng nói vừa ra như mặt trời dâng lên lửa nóng hừng hực, ầm vang bay vút lên!

Cả Kiến Mộc như bị thiêu đốt hoàn toàn, hóa thành một ngọn đuốc vô cùng to lớn, toàn thân đều bị Đại Nhật chân hỏa ngăn cách.

Từng vòng mặt trời huy hoàng từ từ bay lên trong hư không sau lưng "Tu Hiểu".

Ánh sáng rực rỡ chiếu ra khắp nơi.

Ánh sáng loá mắt rực rỡ chiếu xuyên qua tất cả tối tăm, ánh sáng và nóng nực không giữ lại chút nào rải khắp phương thế giới này.

Ánh sáng giăng khắp nơi như xiềng xích, trong chớp mắt đã phong tỏa càn khôn.

Nhiệt độ cao kinh khủng nhét đầy bát hoang.

Tiên lực trên dưới cả người Bùi Lăng như dầu trơn bị thiêu đốt, Đại Nhật chân hỏa sáng loá như hồng thủy vỡ đê, hoàn toàn nuốt hết bóng dáng của hắn!

Trong loáng thoáng như có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên...

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã thành tiên, hệ thống bắt đầu mở ra thăng cấp cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Kim Tiên, hệ thống đưa tặng miễn phí một đạo lữ mới cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp bảy cho ngài."

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, đưa tặng thất bại...

"Leng keng! Lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.." Đây là... Lần trước hắn sắp thành Vương trong ván cờ Thanh Khâu, sau đó hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở bị cắt ngang Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên Kiến Mộc, ánh mắt hắn như lưỡi đao xé ra hư không, trong nháy mắt nhìn qua từng tầng cách trở, thấy được đỉnh chóp Kiến Mộc, một bóng dáng huyền bào tay áo bồng bềnh, khí cơ quanh người bừng bừng phấn chấn, rõ ràng là cảnh giới Kim Tiên.

Lúc này, bóng dáng kia như thoáng hiện, lại biến mất không thấy gì nữa.

Con ngươi Bùi Lăng đột nhiên co rụt lại, hắn vô cùng quen thuộc với bóng dáng huyền bào kia!

Bởi vì... Đó chính là hắn!

[Thanh Khâu luận đạo 1...

Thì ra là thế!

Lần đó hắn thành Vương thất bại, hệ thống uỷ thác bị cắt ngang một cách khó hiểu, cũng không phải bất kỳ một vị Tiên Tôn nào ra tay!

Mà là hiện tại hắn ở cùng một khoảng thời gian với lần trước mình vào ván cờ!

Hệ thống phán định hắn và mình lần trước vào ván cờ thành một chỉnh thể.

Bởi vậy, hiện tại hắn bị Kim Ô hoàng công kích cũng cắt ngang ủy thác của mình lần trước vào ván cờ.

1084 chữ

Chương 3328: [Man Hoang lũ lụt

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lại ra tay không chậm chút nào, trên dưới cả người hắn lập tức dâng lên đao ý cao ngất, khắp nơi lạnh thấu xương, khí tức Huyết Sát bốc lên gào thét như sóng dữ cuồn cuộn, tùy ý trào lên, trong chớp mắt ngăn cách sự thiêu đốt của Đại Nhật chân hỏa.

Cùng lúc đó, tiếng nói Bùi Lăng rộng lớn: "Bản tọa Bùi Lăng!"

"Chủ nhân ban ngày của phương thế giới này!"

Lúc nói chuyện trên đỉnh đầu cũng dâng lên từng vòng mặt trời huy hoàng.

Ánh nắng khuynh thành, huy hoàng rực rỡ.

Khí tức của Bùi Lăng cũng ầm vang dâng lên như mặt trời, vết cháy ở chỗ cánh tay trái đứt gãy đột nhiên biến mất, mầm thịt nhanh chóng sinh sôi, tay cụt xuất hiện lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

Vết thương bị Đại Nhật chân hỏa thiêu đốt trên toàn bộ thể xác cũng lấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn.

Kiến Mộc đang gần ngay trước mắt, chỉ cần hơi ép "Tu Hiểu" lùi lại nửa bước... Hắn có thể lập tức cưỡi mây mà đi!

"Cũng là vương đêm tối của phương thế giới này!"

"Bản tọa tức là Thiên!"

Tiếng nói vừa ra, huyết nguyệt sắc bén như lưỡi đao khuếch tán ra, u nhiên dâng lên từ sau lưng hắn.

Mặt trời và huyết nguyệt, nóng bỏng và lạnh lẽo, vàng rực và huyết quang đồng thời treo cao trên trời, nhật nguyệt cùng sáng chiếu xuống mặt đất.

Ánh sáng nhật nguyệt chiếu xuống, khí tức của Bùi Lăng liên tục tăng lên, trong chớp mắt như hòa vào phương thế giới này, lại như vượt trội phương thế giới này, ngồi trên cao cao quan sát toàn bộ càn khôn.

Vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ hờ hững như không có bất kỳ cảm xúc gì, cũng không có bất kỳ nhân tính gì.

Trong tối tăm, hắn tức là đại đạo, hắn tức là "Thiên". Giọng nói không mang theo chút dao động tâm trạng nào vang vọng tứ phương: "Trảm!" Tiếng nói đã ra, một đạo đao khí huyết sắc vô cùng to lớn đột nhiên sinh ra trong hư không, như trời sập như chém ngang mà ra, chỉ thẳng về phía Kim Ô hoàng.

Đao khí rào rạt, nơi đi qua hư không sụp đổ từng khúc, uy thế vô cùng kinh khủng như dòng nước xiết trào lên gào thét, phát động mưa gió muôn phương, mang theo khí thế bạo ngược chém sạch chúng sinh, như có thể chém chư thiên vạn giới làm hai mảnh!

Thấy nhân tộc trước mặt khăng khăng tìm chết, "Tu Hiểu" lại không hề do dự nhìn qua đao khí đập vào mặt, nàng không hề có ý né tránh, chỉ từ tốn nói: "Ánh sáng đom đóm sao có thể tranh nhau phát sáng với mặt trời!" Nói xong, trong hai con ngươi vàng ròng của Kim Ô hoàng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng kinh khủng to lớn.

Trong khoảnh khắc toàn bộ phương thế giới này chìm vào một mảnh ánh sáng thuần túy vô biên vô tận, dường như chúng sinh vạn vật đều biến mất, chỉ có ánh sáng trường tồn, tuyên cổ bất diệt.

Chư thiên vạn giới như chỉ còn lại ánh sáng trắng mênh mông vô tận, cuồn cuộn vô ngần này!

Ánh sáng chầm chậm tán đi, thế giới chậm rãi khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Phía dưới Kiến Mộc, "Tu Hiểu" đứng chắp tay không di chuyển chút nào.

Đạo đao khí to lớn chém về phía nàng đã tiêu tán như mây khói, chẳng biết từ lúc nào phía trên bầu trời đã hội tụ một mảnh kiếp vẫn nặng nề u ám.

Phía dưới kiếp vân, Bùi Lăng nửa quỳ dưới đất không ngừng ho khan, máu tươi ào ạt chảy ra từ trong thất khiếu, thuận theo vạt áo tay áo tí tách rơi xuống.

"Khụ khụ khụ.." Trong tiếng ho khan kịch liệt, thân hình Bùi Lăng dần trong suốt như thật như ảo, dường như ngay sau đó sẽ tản đi Là một thân thể giả!

theo gió, không còn tồn tại.

Chân thân của nhân tộc này đã không còn ở đây.

Nhưng phương thế giới này chỉ rộng lớn như vậy.

Đây chỉ là sự giãy giụa không có chút ý nghĩa nào!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tu Hiểu" đang muốn tiếp tục ra tay chợt đã nhận ra cái gì đó, vẻ mặt khẽ thay đổi, ngay sau đó nàng không do dự chút nào, một cây kim vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng trong vắt lập tức bay ra như mũi tên đâm thẳng vào thân thể giả kia...

Vèo!

Phục khắc thể của Bùi Lăng tiêu tán trong chớp mắt, kim vũ như điện đột nhiên xuyên thủng lồng ngực củahån...

...

Hồng hoang.

Phía đông bắc Kiến Mộc.

Dãy núi vờn quanh như dải, vùng núi gập ghềnh.

Thái Thệ cốc linh khí mỏng manh, trong cốc cỏ cây thưa thớt, hoang vu ảm đạm.

Lúc này, trên trời cao kiếp vẫn trùng điệp, trong mây mơ hồ có uy áp, có mưa to như trút nước, tiếng mưa rơi ầm ầm như liên miên không dứt.

Vài cọng thiên tài địa bảo miễn cưỡng sinh tồn bị cơn mưa đột nhiên xuất hiện đánh cho đỡ trái hở phải, bấp bệnh.

Đột nhiên, một bóng người huyền bào xuất hiện từ trong mưa, trên dưới cả người hắn vết thương chồng chất, nhiều chỗ da thịt xoay tròn may mà không thấy xương, chính là Bùi Lăng!

Không rảnh khôi phục thương thế còn sót lại, Bùi Lăng lập tức cất bước đi về phía trước.

Con đường Kiến Mộc bị Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" ngăn chặn, bây giờ chỉ có thể mượn đường từ ván cờ khác!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra cái gì đó, ngẩng đầu lên chỉ thấy toàn bộ thế giới trở nên vô cùng chật hẹp, trời đất kiềm chế như hòm xiểng.

Vòm trời vốn bao la vô ngần lại hóa thành một cái miệng giếng chật chội.

Trong nháy mắt, hắn như đặt mình vào dưới giếng, không gian nhỏ hẹp bó tay bó chân.

1095 chữ

Chương 3329: [Man Hoang lũ lụt] (2)

Cùng lúc đó, một mặt hồ quen thuộc to lớn treo cao phía trên miệng giếng, mắt hồ hẹp dài hàm chứa vẻ hung lệ, lạnh lùng nhìn qua hắn.

Chính là chủ nhân Thanh Khâu "Quánh".

Lúc này, giọng "Quánh" như sấm rền, cao giọng nói: "Thế giới là thật!"

"Thanh Khâu là thật!"

"Vừa rồi ta mới vào nơi đây thiên kiếp chưa giáng lâm, Thanh Khâu chưa bị phong tỏa!"

"Lúc ấy vì ta muốn tìm một tên nhân tộc, đã tìm ngươi tìm hiểu tin tức "Ngay lúc đó thiên kiếp sắp giáng lâm, Thanh Khâu sắp bị phong tỏa, trong lòng ta có cảm giác nên dẫn ngươi thoát khỏi Thanh Khâu!"

"Sau đó chúng ta đi tới một vùng đất trũng trong Di Vọng trạch, tạm thời đặt chân "Chỗ kia khói sông mênh mông, ngước mắt nhìn vô tận, trên chín tầng trời còn có mưa to như trút nước, ngày đêm không ngớt, lũ lụt tràn lan nuốt hết lục địa, như muốn bao phủ tất cả mặt đất.."

"Hoàng triều thế tục thúc giục lê dân di chuyển, cả nước rút về phía chân núi... Lại dán thông báo cầu hiền, ý đồ trị thủy."

"Nhân tộc phương này gọi đoạn năm tháng này là [Man Hoang lũ lụt Y!"

"Lúc này chúng ta đang đứng trong [Man Hoang lũ lụt] nghị luận thế giới thật giả!"

Tiếng nói ù ù rơi xuống, cảnh tượng xung quanh ầm vang biến hóa.

Thế giới vô cùng chật hẹp lại trở nên rộng rãi.

Miệng giếng ảm đạm từng chút một, hóa thành một đoàn mây đen vô cùng u ám.

Trong mây không ngừng rơi xuống hạt mưa lớn khoảng hạt đậu, xen lẫn thành lưới che phủ mặt đất.

Lại có cơn gió dài thổi tới từ bốn phía, hơi nước ướt át vô cùng nặng nề, thiên địa mênh mông cuồn cuộn như kéo chúng sinh vạn vật vào trong nước.

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó lấy lại tinh thần là Long Vương "Phất Uyên" ra tay!

"Phất Uyên" thôi diễn ra quy tắc [Thanh Khâu luận đạo 1!

Hắn ta lợi dụng quy tắc [Thanh Khâu luận đạo], kéo hắn vào một ván cờ khác... Man Hoang lũ lụt!

Đúng vậy, nơi này đã không phải là [Thanh Khâu luận đạo], mà là [Man Hoang lũ lụt !

Đây là ván cờ có liên quan với Long tộc!

Sự hiểu biết của hắn với ván cờ này chỉ giới hạn trong một vài miêu tả của "Trì Yểu", nhưng "Phất Uyên" lại khác biệt!

Hắn ta đã cách không lựa chọn ván cờ này, có nghĩa ván cờ này có sự liên quan lớn lao!

Nhất định phải lập tức rời khỏi trận [Man Hoang lũ lụt] này!

Còn chưa suy nghĩ xong, lông tơ cả người Bùi Lăng đã dựng ngược, một cảm giác nguy cơ cực hạn trước nay chưa từng có như bóng tối bao trùm, hoàn toàn bao phủ hắn!

Hắn không do dự chút nào, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng nhanh chóng tránh sang bên cạnh...

Phốc phốc!

Ngay sau đó, một chùm kim quang vô cùng cô đọng vẽ qua, máu tươi bắn tung toé như suối!

Bùi Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, phía trên huyền bào lại thêm ra một lỗ máu to lớn gần như đâm xuyên qua toàn bộ lồng ngực phía bên phải của hắn!

Xung quanh lỗ máu có vết bỏng tươi sáng, Đại Nhật chân hỏa cháy hừng hực như muốn đốt cháy toàn bộ thể xác của hắn trong nháy mắt, chỉ có điều chân hỏa vừa lên lập tức bị đao ý lạnh thấu xương áp chế!

Một cây kim vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, trong vắt như đã mất đi lực lượng cuối cùng, chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống từ giữa không trung...

Là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" ra tay!

Nàng đã tru diệt bộ phục khắc thể mà hắn để lại đoạn hậu, nhưng thương thế trên người phục khắc thể lại bị đẩy đến bản thể của hắn!

Đây là "Ngược dòng đuổi bản nguyên"

Sau đó, nếu đối đầu với "Tu Hiểu" không thể tùy tiện sử dụng đầu "Bản nguyên" đại đạo "Chúng" này nữa...

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng đã khóa chặt vị trí Kiến Mộc, không rảnh khôi phục thương thế ở ngực, hắn lập tức muốn độn về phía Kiến Mộc, nhưng ngay lúc này...

Ầm ầm!

Tiếng sấm cuồn cuộn, tử điện ngang trời.

Trên trời cao sấm sét vang dội, tím xanh biến ảo, vốn là cơn mưa như trút nước lại tiếp tục tăng lớn, giữa thiên địa chìm vào một mảnh mênh mông vô biên vô tận, tiếng mưa rơi rộng lớn, trong lúc mơ hồ đè xuống lôi đình. Mặt đất bị vô số hạt mưa đập đến run rẩy, sông nước hồ suối lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt, mực nước nhanh chóng xông phá giới hạn ban đầu, tùy ý lan tràn.

Dòng sông vỡ đê, ao nước tràn lan, sông lớn gào thét, hải dương tung hoành...

Nước mưa không ngừng, trên mặt đất hồng thủy cuồn cuộn, trong chớp mắt đã biến thành đại dương mênh mông...

Một ánh mắt sắc bén như đao đột nhiên cách không khóa chặt Bùi Lăng Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đạo trong tay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Chỉ thấy mây đen trùng điệp ảm đạm như biển cả treo ngược, hai đốm sáng u ám to lớn lay động xuất hiện. Ánh sáng kia rõ ràng tràn đầy cảm giác u ám lạnh băng, cũng không sáng hơn bao nhiêu lại đâm rách từng tầng mây, dù lôi đình ngàn vạn cũng không cách nào xem nhẹ sự tồn tại của hắn ta.

Chẳng mấy chốc ánh sáng xuyên qua mây đen lôi quang, lộ ra hình ảnh thật, lại là một đôi hốc mắt rồng không có con ngươi!

Trong hốc mắt trống rỗng, ở nơi sâu có ánh sáng u ám lấp lóe, ý lạnh sâu nặng như vô biên vô hạn che xuống.

Ngay sau đó, một cái đầu rồng to lớn hoàn chỉnh nhô ra từ trong mây đen, vảy giáp vàng ròng vẫn sáng chói, càng có vẻ tôn quý uy nghiêm giữa biển mây mờ mịt.

1102 chữ

Chương 3330: [Man Hoang lũ lụt] (3)

Long Vương "Phất Uyên"!

Không do dự chút nào, trường đao trong tay Bùi Lăng chém ra, một đạo đao khí huyết sắc chém vụt ra như lôi đình gào thét, đánh thẳng về phía Long Vương!

Đao khí gào thét như nước thủy triều phát động mưa gió vạn dặm, như khí thôn hồng hoang.

"Phất Uyên" hơi há miệng phun ra một hạt châu óng ánh trơn bóng, linh cơ dạt dào, đây là long châu!

Long châu vừa xuất hiện như ngôi sao lập lòe, rơi gấp xuống, đập ầm ầm về phía Bùi Lăng.

Trong ánh châu mờ mịt như có tiếng lũ lụt chấn động hư không, như nước của chư thiên vạn giới đều bành trướng đến đây, mãnh liệt cuộn lại, không có bất kỳ đường sống gì!

Keng! !!

Đao khí huyết sắc và long châu đụng thằng vào nhau, đao khí lập tức vỡ nát, khí thế của long châu không giảm, tiếp tục dọc theo quỹ tích ban đầu đánh về phía Bùi Lăng.

Chỉ một thoáng, trong lòng Bùi Lăng sinh ra một loại trực giác cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần bị viên long châu này nện trúng, đây sẽ là phần cuối sinh mệnh của hắn!

Hắn muốn né tránh, muốn chạy trốn nơi đây, muốn rời khỏi ván cờ...

Dường như dù hắn đưa ra bất kỳ sự lựa chọn gì, viên long châu tráng lệ, linh cơ dạt dào này đều sẽ xuyên thủng Tiên thể của hắn ngay sau đó!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức cả người Bùi Lăng biến ảo, hàm ý cổ xưa nặng nề và nhẹ nhàng hoạt bát đồng thời đổ xuống, xen lẫn xoay tròn hóa thành một mảnh sương mù tối nghĩa, bóng dáng của hắn mơ hồ. Cùng lúc đó, tốc độ tất cả nước mưa hạ xuống đột nhiên trở nên chậm hơn; hồng thủy gào thét cũng chậm lại; động tác của "Phất Uyên" như bị kẹp lại, trở nên cực kỳ chậm chạp; long châu rơi đập như dừng lại...

Pháp tắc "Thời gian".

Bùi Lăng hơi nâng tay trái lên, đánh ra một cái pháp quyết khí tức tang thương, tiếng nói u lãnh: "Lung Trung Vọng Nguyệt.."

Tiếng nói vừa ra, toàn bộ phương thiên địa này lập tức ảm đạm!

Dường như chư thiên vạn vật, tính cả Long Vương "Phất Uyên" đều hóa thành một mảnh xám trắng.

Tĩnh mịch, thê lương, rộng lớn... Như chúng sinh vạn vật của phương thế giới này lập tức chết đi.

Duy chỉ có Bùi Lăng tươi sáng như lúc ban đầu!

Cửu Phách Đao giơ lên cao cao, ánh đao lạnh lẽo như một vòng trăng lạnh lẽo, chiếu rọi với huyết nguyệt tròn vo dâng lên trên đỉnh đầu Bùi Lăng, u nhiên thâm thúy.

Ngay lúc một đao kia sắp chém xuống, biến cố đột nhiên xuất hiện...

Cây kim vũ kia chầm chậm bay xuống, lúc này vừa hay rơi vào một dòng lũ lụt chảy xiết.

Kim vũ chạm nước lại đột nhiên dâng lên một vòng Đại Nhật chân hỏa vô cùng cường đại!

Trong nháy mắt, tất cả hồng thủy tan thành mây khói, phía trên mặt đất sạch sẽ như hồng thủy tràn lan chỉ là một ảo giác.

Kim vũ bay xuống đất cát, bên trong truyền ra một tiếng nói uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên địa...

"Đã nhận nhân quả, khó tránh càn khôn!"

Tiếng nói vừa ra, gió lớn dừng, nước mưa biến mất, thủy triều ổn định, mây đen tán đi, thể xác khổng lồ của "Phất Uyên" cũng vô cùng mơ hồ.

Trong chốc lát, tất cả khí tức Long Vương bao gồm cả viên long châu oánh nhuận sáng ngời kia đều hoàn toàn biến mất khỏi phương thế giới này!

Sợi kim vũ trong vắt kia đã hóa thành một bóng dáng cung trang vàng ròng yểu điệu, mắt phượng ngậm uy, tóc vàng như thác nước, váy áo bay lên lạnh lùng chắp tay, chính là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"!

Con đường năm tháng, nàng nhường đường cho Long Vương "Phất Uyên". Nhưng con đường chư thiên lại là Long Vương "Phất Uyên" nhường đường cho nàng!

Đây là quy tắc mà hai người đã từng quyết định!

Bây giờ tên nhân tộc này đã đi vào hồng hoang, dù "Phất Uyên" có muốn hay không thì tên nhân tộc này đều thuộc về nàng!

"Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Một giọng nói lạnh băng hờ hững đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó, một vòng huyết nguyệt như lưỡi câu dâng lên từ đỉnh đầu "Tu Hiểu", ngàn vạn đao ý ầm vang bộc phát!

Trên dưới cả người "Tu Hiểu" lập tức trải rộng vết thương, vết thương nhàn nhạt, tiên huyết hóa thành lít nha lít nhít đao nhọn nhỏ bé, lấy khí thế dòng lũ trùng trùng điệp điệp ngược dòng lên vầng trăng khuyết huyết sắc treo cao giữa không trung.

Lục tiên chi thuật! Kim Ô hoàng phản ứng nhanh chóng, bàn tay trắng nõn nhấc lên đột nhiên chụp về phía vòng trăng khuyết huyết sắc mới lên kia!

Chưởng phong im hơi lặng tiếng lại tràn đầy lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn, hư không vắng vẻ, không gian chôn vùi từng tấc.

Oanh! !

Trăng khuyết huyết sắc ầm vang vỡ nát, trong tiếng nổ lớn toàn bộ bầu trời cũng chia năm xẻ bảy, huyết nguyệt nhuộm ửng đỏ như huyết hải đổ nghiêng, đầm đìa khắp nơi.

Màu xám trắng tản đi như thuỷ triều xuống, mọi tiếng động sống lại, yên tĩnh lui bước.

Ống tay áo của "Tu Hiểu" phần phật, tất cả vết thương trên dưới cả người, tiên huyết dừng chảy ra, chỗ bị thương cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục.

Thấy Long Vương "Phất Uyên" đột nhiên rời sân, lại là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" không hiểu sao đuổi vào ván cờ [Man Hoang lũ lụt], Bùi Lăng không rảnh ngạc nhiên, vừa chém ra một đao, lúc này cũng muốn trốn xa. Nhưng chẳng kịp chờ hắn có hành động, một cái cự trảo che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, vồ về phía hắn như trời nghiêng!

Cự trảo đen như mực quấn quanh ngọn lửa màu đỏ kim, màu sắc ngọn lửa kia đậm đặc cô đọng như là thuần kim lưu động, tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn như muốn đốt sạch chúng sinh vạn vật.

1102 chữ

Chương 3331: Đêm tối!

Trảo rơi xuống như điện, như một tia chớp màu vàng lập tức vượt qua tất cả không gian, mang theo uy áp lạnh thấu xương đâm thẳng xuống.

Bùi Lăng không do dự chút nào lập tức quay người, trường đao chém ngang đón lấy cự trảo.

Oanh! !

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, huyền bào như mũi tên bay ngược ra!

Lực lượng của cự trảo vô cùng tập trung, không tạo thành bất kỳ sự phá hoại gì với xung quanh, lực phản chấn cường đại trong đó khiến Bùi Lăng suýt nữa không thể nắm chặt Cửu Phách Đạo trong tay! Không đợi Bùi Lăng rơi xuống mặt đất, bóng dáng thon dài yểu điệu của "Tu Hiểu" đã xuất hiện ở sau lưng hắn, bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa ra, về một cái về phía thiên linh của Bùi Lăng!

Khí tức tử vong cuồn cuộn trào lên như hồng thủy tràn lan, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Bùi Lăng!

Khí cơ quanh người Bùi Lăng lập tức biến ảo, sương mù sinh sôi như thâm thúy tang thương, như nhẹ nhàng hoạt bát, cổ xưa và không biết xen lẫn thành màn tơ, lưu chuyển ra vận vị vô cùng mâu thuẫn lại hài hòa.

Cùng lúc đó, bàn tay muốn bắt lấy của Kim Ô hoàng như dừng lại giữa không trung, thật lâu không thể rơi xuống.

Pháp tắc "Thời gian"

Hắn lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa tang thương, tiếng nói lạnh băng to lớn: "Vạn Trượng Hồng Trần... Tiếng nói chưa dứt, động tác vốn cực kỳ chậm rãi của "Tu Hiểu" đột nhiên tăng tốc!

Bàn tay của nàng trắng nõn tinh tế như măng mùa xuân trực tiếp hóa thành cự trảo phun ra nuốt vào tia sáng lạnh, dường như ngay sau đó có thể xé toàn bộ Bùi Lăng thành mảnh nhỏ!

Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, tốc độ của "Tu Hiểu" quá nhanh, cho dù có pháp tắc "Thời gian" cũng không kịp thi triển tiên thuật.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, Cửu Phách Đao bùng lên sát khí toàn lực chém ra!

Keng! !!

Tiếng kim thiết va chạm chấn động khắp nơi, cự trảo và lưỡi đao không giữ lại chút nào đụng vào nhau, lực lượng lớn kinh khủng như sóng dữ gào thét, trong nháy mắt đánh bay Bùi Lăng. Không có bất kỳ cơ hội thở dốc gì, một vòng ánh sáng vàng ròng lại ầm vang nổ tung.

Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều chìm vào một biển lửa cuồn cuộn, ngọn lửa vàng ròng đậm đặc như thực chất nhét đầy không gian.

Sóng nhiệt ngập trời, ý thiêu đốt cuồn cuộn.

Trốn, không thể trốn!

Tránh, không thể tránh!

Lúc này thiên địa càn khôn hóa thành một cái lồng giam hỏa diễm thuần túy!

Chợt lồng giam kịch liệt thu nhỏ, vàng ròng phun ra nuốt vào như cự thú, một ngụm Bùi Lăng nuốt hết!

Ngay sau đó, vô số đao khí huyết sắc như vạn hoa nở rộ, đột nhiên bộc phát trong ngọn lửa mạnh! Huyết sắc gào thét đi khắp như lôi đình chấn động, trong khoảnh khắc xé rách lồng giam vàng ròng thành vô số hài cốt.

Lúc cực kỳ nguy cấp, một đạo huyền ảnh bắn nhanh ra như điện từ trung tâm lồng giam, thoáng cái đã thoát ra biển lửa.

Lúc này trên dưới cả người Bùi Lăng đều là bụi mù cuồn cuộn, huyền bào tổn hại khắp nơi lộ ra dấu vết thiêu đốt, vết máu thuận theo góc áo rách rưới nhanh chóng trượt xuống, hắn không chút do dự pháp quyết trong tay tiếp tục biến hóa, tiếng nói lạnh băng trầm tĩnh như không hề dao động: "Úy.."

Phốc!

Huyết hoa bắn tung toé như mưa, một sợi lông vũ vàng ròng lập tức ầm vang xuyên thủng từ bên hông Bùi Lăng!

Kim vũ vô cùng mau lẹ, sau khi đâm xuyên qua thể xác lập tức hóa thành một con chim lớn ba chân, mắt nó như điện, cả người ánh lửa ngút trời, chính là Đại Nhật Kim Ô mới sinh! Kim Ô vỗ cánh lơ lửng trời cao, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng kêu sắc nhọn! Tiếng kêu chưa dứt, bóng vàng lấp lóe, nó lập tức trở về như một trận mưa tên vàng ròng lại phóng tới Bùi Lăng!

Đại Nhật chân hỏa lưu chuyển như sóng, trong lúc lao xuống cánh chim phát động vạn dặm sương khói, mặt đất vừa khô cạn lập tức hóa thành một khoảng đất hoang vu, cát bay đá chạy, bão táp lôi cuốn, thiêu đốt khắp nơi, gào thét bát hoang.

Uy áp kinh khủng đập vào mặt, khí tức hủy diệt sôi trào mãnh liệt như hồng thủy chen chúc, như muốn khiến Bùi Lăng chết đuối trong khoảnh khắc!

Sắc mặt Bùi Lăng trắng bệch, miệng vết thương bị xuyên thủng bên hông có máu tươi không ngừng bắn tung tóe, Đại Nhật chân hỏa cháy hừng hực dọc theo miệng vết thương, đang lan tràn ra cả người hắn, nhưng trong nháy mắt đã bị đao ý bộc phát đè xuống.

Thấy kim vũ biến thành Kim Ô quay lại, lại lần nữa lao thẳng về phía mình, hắn tâm niệm vừa động, trên dưới cả người lập tức hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm. Ngay sau đó, sau lưng Bùi Lăng ngưng tụ một đoàn bóng tối vô cùng dày đặc. Trong bóng tối có cánh tay trắng nõn mảnh khảnh nhô ra, chẳng mấy chốc một bóng dáng thướt tha mềm mại đi ra từ trong bóng tối, nàng khoác áo bào màu đen, vẻ mặt bình thản lạnh lùng, chính là "Mạc Lễ Lan". "Mạc Lễ Lan" vừa xuất hiện lập tức khóa chặt Kim Ô nhanh chóng đập xuống, khí tức quanh người nàng biến hóa, vốn là một thiếu nữ hơi có vẻ tái nhợt nhưng mềm mại xinh xắn, đột nhiên tràn đầy ý lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa...

Khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, như ngàn vạn sâu bọ hội tụ thành, tóc dài bay múa phần phật, vô số rắn hủy dò xét ra từ trong đó, màu máu đầm đìa tràn ngập như huyết hải dâng lên, hàn ý ngút trời.

1111 chữ

Chương 3332: Đêm tối! (2)

"Hỗn Độn thái"

Bóng tối đậm đặc như thực chất, như nước chảy xuôi ra từ sau lưng "Mạc Lễ Lan", trong chớp mắt khuếch tán đã đồng thời bao phủ nàng và Kim Ô!

Nhân cơ hội này, pháp quyết trong tay Bùi Lăng lại thay đổi, nhanh chóng nói: "Ngã.."

Ầm.tiết này vừa rơi xuống, trong bóng tối thuần túy đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mạnh vô cùng chói mắt!

Ánh sáng kia như là lưỡi đao xuyên qua từng tầng bóng tối, Kim Ô bay lên như điện, trong nháy mắt vượt qua "Mạc Lễ Lan" như mũi tên, lao thẳng đến Bùi Lăng!

Cùng lúc đó, vẻ mặt "Tu Hiểu" bình thản lại đã đưa tay lần nữa, cách không đánh một trảo về phía Bùi Lăng đằng xa!

Trong hư không lập tức hiện ra một cái cự trảo hỏa diễm che khuất bầu trời, dường như toàn bộ vòm trời cũng không thể dung nạp được nó, mang theo cơn gió mạnh như sấm rền chụp vào Bùi Lăng.

Cự trảo sắc bén, khí thôn vạn dặm, dưới trảo này dường như chư thiên vạn giới, chúng sinh vạn vật đều trở nên vô cùng nhỏ bé!

Dường như toàn bộ sinh linh của ngàn vạn thế giới đều nên phủ phục trước mặt nó!

Uy áp từng tầng như thủy triều lật đổ, đập vào đạo tâm.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Cửu Phách Đạo trong tay Bùi Lăng lập tức chém xuống.

Lít nha lít nhít đao khí huyết sắc hội tụ thành dòng lũ cuồn cuộn chém về phía kim vũ biến thành Kim Ô, cũng chém về phía cự trảo hỏa diễm.

Cùng lúc đó, ánh mắt hóa thân "Mạc Lễ Lan" lưu chuyển, trong chớp mắt đã khóa chặt cự trảo hỏa diễm, khí cơ cả người biến ảo.

Nàng bị gió mạnh thổi bay góc áo, lại rơi xuống dọc theo quỹ tích ban đầu; có khí tức yên lặng an nghỉ, ào ạt chảy xuôi; lại có tiếng lũ lụt bành trướng vang vọng tứ phương...

Trong phương thiên địa này, không khí vốn không có chút cảm giác tồn tại nào lại như hóa thành nham thạch kiên cố ngang bướng, ngăn cản bất kỳ cái gì đến gần bản thể Bùi Lăng..

"Bản nguyên" đại đạo, "Nghịch"!

"Bản nguyên" đại đạo, "Ngủ"!

"Bản nguyên" đại đạo, "Thủy"!

"Bản nguyên" đại đạo, "Nham"!

Oanh! !

Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, cả vùng không ngừng run rẩy.

Ánh sáng chói mắt như ngôi sao nổ tung bỏng mắt, trong chớp mắt nhét đầy mặt đất, ánh sáng thuần trắng thôn phệ vạn vật, toàn bộ thế giới cũng bị hủy diệt!

Tất cả tiên chức, tất cả đại đạo, tất cả pháp tắc... Đều bị chân hỏa cuồn cuộn nuốt hết trong chớp mắt!

Chẳng mấy chốc ánh sáng kinh khủng tản đi, chúng sinh vạn vật lại lộ ra dáng vẻ ban đầu. Phương thế giới này còn hoàn hảo, thứ duy nhất thay đổi là trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn.

Trong hố hơi khói lả lướt, bụi mù rì rào, nhìn xuống dưới lại không thể thấy đáy, như là vực sâu mới xuất hiện. Lúc này, dưới đáy hố sâu, Bùi Lăng lấy đao làm trụ miễn cưỡng duy trì thể xác không ngã.

Trên dưới cả người hắn bị đốt ra vết thương khắp nơi, vết thương đỏ thẫm loang lổ, máu tươi đều bị chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, không cách nào chảy xuôi nhỏ xuống, khí cơ giảm xuống trên diện rộng, lại là thương thế cực nặng.

Tất cả lực lượng to lớn của một kích vừa rồi đều tập trung vào Tiên thể của Bùi Lăng, không hề tác động đến phương thế giới này chút nào!

Lúc này, phía trước Bùi Lăng truyền đến tiếng tí tách.

Chỉ thấy một bóng dáng huyền bào yểu điệu mềm mại đứng thẳng trước mặt hắn không xa, tóc dài lay động như thác nước, sau lưng lại lộ ra lợi trảo như đạo, kim vũ biến thành Kim Ô khổng lồ như núi, chỉ một trảo đã hoàn toàn đâm xuyên qua toàn bộ thân thể "Mạc Lễ Lan", gần như chia làm hai mảnh. Theo mấy giọt máu tươi cuối cùng nhỏ xuống, thần thái trong mắt "Mạc Lễ Lan" biến mất từng chút một.

Vào thời khắc mấu chốt, lại là hóa thân thay bản thể đỡ được một kích trí mạng nhất! Trên mặt Bùi Lăng đầy bụi bặm, máu tươi ở khóe miệng chảy xuống như dòng suối, pháp quyết trong tay lại biến ảo, tiếng nói yếu ớt: "Như...

Giữa không trung, thấy tên nhân tộc này lại có thể chống đỡ trên tay mình lâu như vậy, "Tu Hiểu" khẽ gật đầu, đáng tiếc....

Nàng rất coi trọng tên nhân tộc này!

Nhưng bây giờ đối thủ chân chính của nàng lại là Long Vương "Phất Uyên".

Trận ván cờ này có rất nhiều liên quan với Long tộc.

Long Vương "Phất Uyên" sẽ nhanh chóng tiến vào ván cờ lần nữa!

Đây là lúc kết thúc tất cả!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tu Hiểu" đưa tay, sợi lông vũ vàng ròng thứ hai đột nhiên sinh ra, bắn về phía Bùi Lăng.

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh băng hờ hững của Kim Ô hoàng vang vọng thật lâu trong phương thiên địa này...

"Nhân tộc, tự hào đi!"

"Ngoại trừ Long Vương 'Phất Uyên, ngươi là Tiên Vương đầu tiên có thể khiến ta nghiêm túc đối phó!"

"Thân là nhân tộc, đây là sự huy hoàng và vinh quang vĩnh thế của ngươi và tộc quần mà ngươi xuất thân!"

"Cho dù bỏ mình, danh hào của ngươi cũng sẽ truyền xướng trong vạn tộc theo năm tháng! Được vạn tộc hâmmộ!"

Lúc đang nói chuyện, kim vũ xuyên qua từng tầng không gian gào thét như ngục, uy áp như biển!

Bụi mù trong vực sâu vừa xuất hiện như đột nhiên bị xóa đi, nhường ra một con đường cho Bùi Lăng. Bùi Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích như đã không có bất kỳ sức lực gì đánh trả, hóa thân "Mạc Lễ Lan" cũng hao hết lực lượng, thể xác lập tức tiêu tán, một lần nữa hóa thành bóng tối dày đặc chui vào trong bản thể của hắn.

Đường vân màu đỏ sậm ảm đạm hơn nhiều chợt hiện chợt ẩn, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.

1092 chữ

Chương 3333: Ban ngày và đêm tối

Không có "Mạc Lễ Lan" ngăn cản, kim vũ biến thành Kim Ô lại không cản tay, trong đôi mắt vàng ròng không có chút cảm xúc nào, lợi trảo như đao về thẳng vào Bùi Lăng!

Giữa càn khôn như lập tức rơi vào sự yên tĩnh lâu dài.

Sát ý cao ngất lạnh thấu xương, sinh cơ biến mất không thấy!

Trong lúc cấp bách, Bùi Lăng đánh ra pháp quyết cuối cùng, tiếng nói đột nhiên nâng cao: "... Thiên Tiếng nói vừa ra, thể xác đầy thương tích của hắn cất cao vô hạn trong nơi tối tăm.

Trên bầu trời kiếp vẫn ùn ùn kéo đến, trong chớp mắt đã che đậy tất cả sắc trời, tím xanh sáng tắt.

Thiên uy lẫm liệt nhét đầy khắp nơi!

Ngay sau đó, kiếp lôi hội tụ trong mây, ầm vang đánh xuống.

Lôi đình cuồn cuộn gào thét mang theo sự uy nghiêm đường hoàng, như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới!

Lít nha lít nhít kiếp lôi rơi xuống từ hư không trước mặt "Tu Hiểu", thứ khóa chặt lại không phải Kim Ô hoàng mà là dưới vực sâu bụi mù chưa tán Trong chốc lát, lôi đình cuồn cuộn kim vũ sáng chói như muốn đồng thời rơi xuống!

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng vang chấn trời động đất truyền ra khắp nơi.

Lúc này, dường như chư thiên đều đang chấn động, run rẩy!

Điện quang tím xanh thật lớn nhanh chóng tán đi, trong vực sâu khói bụi biến mất, bóng dáng Bùi Lăng xuất hiện trong một mảnh sáng ngời, áo bào của hắn tàn tạ, vạt áo tay áo phần phật, tay phải cầm đao đứng đó, tay trái chập ngón tay như kiếm đặt ngang ở chỗ cách trán ba tấc, trong khe hở kẹp hai sợi lông vũ vàng ròng, trên đó ánh sáng trong vắt, khí tức Đại Nhật chân hỏa vô cùng dày đặc.

Lúc này, trong tay Bùi Lăng đột nhiên dùng sức, chân hỏa trên hai sợi kim vũ lập tức dập tắt, màu sắc xích kim nhanh chóng nhạt lại hóa thành màu đen kịt!

Bùi Lăng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" đứng chắp tay giữa không trung, đồng thời khí cơ quanh người bừng bừng phấn chấn, kinh khủng cao ngất như hung thú Thái Cổ thức tỉnh, hai con ngươi tĩnh mịch như ngục, trong mắt có bóng tối như thủy triều rào rạt.

Lúc này, bóng tối như hoàn toàn mở ra cánh chim, tầng tầng lớp lớp giãn ra sau người!

Lại như vương miện của quân vương, yên tĩnh hạ xuống!

Lúc này, tất cả ánh sáng đều biến mất, vạn quang yên lặng, chúng minh không còn, bóng tối quân lâm!

Chư thiên vạn giới đều đọa vĩnh dạ "Tu Hiểu' tiền bối.."

Bùi Lăng chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn lại không thể coi nhẹ, bát hoang trời cao tất cả đều nghe thấy. "Tên thật của bản tọa đã được chúng sinh truyền xướng trong năm tháng"

"Hồng hoang như thế, tương lai cũng như thế!"

Lúc nói chuyện, rất nhiều thương thế trên dưới cả người hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục, khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt uy áp tiêu tán từng tầng, càng khủng bố hơn bất cứ lúc nào trước kia!

Bùi Lăng buông tay trái ra, hai sợi lông vũ thuần đen như mực kia lập tức bắn ra như điện, chỉ thẳng Kim Ô hoàng!

Hắc vũ sắc bén xuyên qua hư không, nơi đến vạn vật tịch diệt như thế giới quay về hỗn độn, lại như càn khôn xuất hiện cùng hỗn độn, rộng lớn đánh đâu thắng đó.

Cùng lúc đó, tay phải cầm chuôi đao của Bùi Lăng đột nhiên rút ra Cửu Phách Đạo cắm vào mặt đất!

Sát khí ầm vang bộc phát, sương mù màu máu sôi trào mãnh liệt như huyết hải cuồn cuộn, quanh quẩn trên thân đao kịch liệt cuồn cuộn, có đao ý cao ngất bay lên từ giữa, như gió, như núi, như vực sâu, sắc bén vô song lại nặng nề nguy nga.

Ngay sau đó, trường đao như đêm ầm vang chém xuống!

Trong chớp mắt đao khí hùng vĩ này vô cùng cô đọng, không tiết ra ngoài một giọt nào, thuần túy đến cực hạn như chí lý của chư thiên vạn giới đều trong một đao kia!

"Hỗn độn truyện huyền ky, thụ ngô dĩ vĩnh dạ "Trật tự luận hi di, hứa ngô đăng tiên kính.

"Đã nhận cơ duyên tuyệt đỉnh, từ chứng vị trí chí tôn!"

"Ta là 'Thiên' của phương thế giới này!"

"Ta là 'Đêm' của chư thiên vạn giới!"

"Hôm nay vừa chiến Kim Ô hoàng, vừa độ kiếp Tiên Vương!"

Tiếng nói vừa ra, phía trên trời cao có kiếp vẫn xoay chầm chậm, hóa thành vô số vòng xoáy khoảng cách khổng lồ vắt ngang, trung tâm có tím xanh bùng lên như ánh trắng to lớn, lôi âm cuồn cuộn, rắn mãng di chuyển, khí thôn vạn dặm, vòng kiếp lôi thứ hai hạ xuống!

Tử điện ngang trời xé mở tất cả tối tăm, thiên uy cuồn cuộn bành trướng nhét đầy, trong không gian yên lặng như tờ, duy chỉ có lôi đình gào thét, hoành hành tám phương.

Cùng lúc đó, đao khí vô cùng cô đọng như hắc vũ cắt chém thiên địa sinh diệt, đã độn đến trước người "Tu Hiểu"!

"Tu Hiểu" đứng chắp tay, ống tay áo phần phật, từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh không lay động. Nàng nhẹ vung váy dài, bàn tay trắng nõn duỗi ra, bàn tay mềm mại mới xuất hiện lập tức hóa thành lợi trảo khổng lồ phun ra nuốt vào ánh sáng lạnh, ôm xuống đạo khí và hắc vũ đập vào mặt!

Keng! !!

Tiếng kim thiết va chạm to lớn vang tận mây xanh, hắc vũ lập tức chôn vùi, đao khí vỡ nát từng khúc.

Hư không rung chuyển, lúc lưu chuyển dinh dính, lợi trảo lại hóa thành bàn tay trắng nõn tinh tế, chỉ có điều váy dài tung bay, lòng bàn tay tinh tế non mềm lại có thêm một vết tích như tơ máu.

Ầm ầm...

Cùng lúc đó, ngàn vạn lôi đình như thiên hà vỡ đê, tranh nhau chen lấn rơi vào vực sâu.

1089 chữ

Chương 3334: Ban ngày và đêm tối (2)

Lôi đình trùng điệp như thác nước, tráng lệ rực rỡ không thể hình dung.

Ánh sáng thật lớn mãi mới tản đi, gột rửa sạch sẽ vực sâu, Bùi Lăng ngang nhiên đứng đó, thương thế quanh người hắn đều đã khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này khí cơ bừng bừng phấn chấn, cả người có lực lượng to lớn mênh mông như vô cùng vô tận, tràn đầy uy áp khiến chúng sinh sợ hãi tim đập nhanh.

Thấy trước đó tên nhân tộc này còn rơi vào tuyệt cảnh thập tử vô sinh, ngay sau đó thực lực tăng vọt, "Tu Hiểu" vẫn bình tĩnh lạnh nhạt.

Lấy tiên thuật làm trái thiên cương dẫn kiếp...

Lại độ Tiên Vương kiếp...

Sau đó, dựa vào cái này chế tạo ra kiếp thành Vương, cưỡng ép dung nạp "Đêm" chư thiên...

Một chiêu này của đối phương thật sự có thể thở dốc thêm một lát, nhưng... Chỉ thế thôi! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Tu Hiểu" đang thu liễm khí tức đột nhiên buông ra. Khí cơ của nàng như mặt trời mới lên, sau lưng nàng chậm rãi mở ra một đôi cánh chim vàng óng. Đôi cánh chim kia hoa mỹ rộng lớn, mỗi một sợi lông vũ đều thuần túy mà nóng bỏng, có ngọn lửa thuần kim quấn quanh, chảy xuôi, cuồn cuộn trên đó, khó có thể tưởng tượng ánh sáng và nhiệt độ đó, theo động tác hai cánh mở ra chậm rãi nhét đầy, hoành hành, gào thét toàn bộ thế giới!

Ánh sáng vô cùng sáng chói chiếu rọi khuôn mặt "Tu Hiểu", toàn bộ thể xác của nàng cũng thẩm thấu ánh sáng to lớn khó có thể tưởng tượng này từng chút một.

Tóc dài như thác nước, khuôn mặt như bạch ngọc, thể xác thon dài yểu điệu... Đều bị phác hoạ ra hình dáng hoàn mỹ.

Nàng như chủ nhân của chúng ánh sáng, là vương của tất cả mặt trời huy hoàng, là người chấp chưởng ánh sáng bẩm sinh!

Thần thánh, uy nghiêm, tráng lệ, xinh đẹp, rộng lớn...

Ánh sáng hùng vĩ không cách nào miêu tả, không cách nào so sánh, xuyên qua từng tầng màn đêm lập tức chiếu sáng toàn bộ thế giới!

Lực lượng to lớn vô hình gào thét tràn ngập, đồng thời phong tỏa toàn bộ phương thế giới này!

Trong ánh sáng lớn sôi trào mãnh liệt chen chúc, mái tóc dài của "Tu Hiểu" không gió mà bay, bay múa khuynh thành, tiếng nói của nàng bình thản như lúc ban đầu: "Không đủ!"

"Cho dù ngươi độ thêm một lần Tiên Vương kiếp!"

"Cho dù ngươi đã dung nạp 'Đêm' chư thiên!"

"Cho dù ngươi đạt đến đỉnh phong cảnh giới Tiên Vương..

"Vẫn chỉ là phí công!"

"Huống chi... "

"Thời gian ngươi thành Vương quá ngắn!"

"Chưa vang rền chư thiên vạn giới!"

"Chưa được chúng sinh vạn vật biết đến!"

"Ngươi có thể tiếp nhận biểu tượng một phương thế giới, có thể tiếp nhận biểu tượng hai thế giới, nhưng 'Đêm chư thiên.."

"Bây giờ tên thật của ngươi không chịu nổi biểu tượng như thế!"

"Cưỡng ép dung nạp sẽ không thành công, sẽ chỉ bị 'Hắc dạ' đồng hóa!"

"Nhân tộc, ngươi sẽ trở thành một bộ phận của 'Đêm tối!"

"Tên thật của ngươi cũng sẽ trở thành một xưng hô trong 'Hắc Dạ chi chủ!"

Tiếng nói vừa ra, trong hư không quanh người "Tu Hiểu" hiện ra vô số lông vũ vàng ròng.

Ánh sáng rực rỡ, nhẹ nhàng hoạt bát.

Trong mỗi một sợi kim vũ đều tràn ngập khí tức khủng bố, nóng bỏng, ánh sáng...

Mỗi một sợi kim vũ đều như một vòng mặt trời đỉnh phong Kim vũ tung bay đầy trời đột nhiên cùng nhau bắn về phía Bùi Lăng!

Trời cao gào thét, cơn gió mạnh như nước thủy triều, như có lít nha lít nhít mặt trời khóa chặt Bùi Lăng, nhao nhao nện xuống Cùng lúc đó, kiếp vẫn chầm chậm xoay vần phía trên trời xanh, hào quang óng ánh đâm rách vô số không gian, lại một vòng kiếp lôi kinh khủng ầm vang rơi xuống.

Lôi đình chấn động, mặt đất run rẩy, gột rửa vạn vật, tím xanh xuyên qua hư không, vạn pháp lui tránh. Bùi Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong hư không xung quanh cũng hiện ra vô số đao khí huyết sắc, màu sắc đao khí đậm đặc, đỏ thẫm gần đen như giọt nước vào biển, trong chớp mắt đã hòa vào bóng đêm mênh mông, đón lấy kim vũ đầy trời nhanh chóng chém tới!

Đạo khí vô cùng sắc bén, lúc xé ra không gian gần như im hơi lặng tiếng như bầy cá tới lui, trong lặng im sôi trào mãnh liệt, phát động mạch nước ngầm chảy xiết.

Trong chốc lát, đao khí và kim vũ đụng vào chính diện!

Ầm ầm!

Lôi đình nổ vang khắp nơi, kiếp lôi bổ thẳng vào Bùi Lăng. Tiếng vang chấn trời động đất như thủy triều lặp đi lặp lại không dứt, không biết đao khí và kim vũ chôn vùi bao nhiêu, vàng ròng và giáng đỏ giằng co kịch liệt giữa không trung như sóng biển màu vàng, không giữ lại chút nào đấu sức với sóng ngầm đỏ thẫm.

Màu sắc đậm đặc nhìn thấy mà giật mình!

Lực lượng của đôi bên đều vô cùng tập trung, "Đêm" và "Ban ngày" là hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, hung hăng va chạm.

Trong giây lát lôi quang tán đi, trường đao của Bùi Lăng chỉ xéo mặt đất đột nhiên cất bước, từng bước một đi lên trên bầu trời từ dưới đáy vực sâu.

Trước mặt hắn không đường không bậc thang, lúc này lại như trong tối tăm có một lối đại đạo vô hình gánh chịu hắn đi đến hướng ánh sáng.

Mỗi một bước đi ra, khí tức của hắn cất cao một phần Mỗi khi lên cao một tấc, khí cơ của hắn sẽ sắc bén hơn một phần!

Như hung đao tuyệt thế chầm chậm ra khỏi vỏ, lại như quân vương chậm rãi đăng lâm đại vị từ xưa đến nay! Ngôi sao vạn vật chư thiên cũng bắt đầu thần phục dưới chân hắn.

1095 chữ

Chương 3335: Ban ngày và đêm tối (3)

Bùi Lăng vẫn thờ ơ nhìn qua Kim Ô hoàng, Cửu Phách Đạo vẽ qua hư không từng chút một, giơ lên cao cao.

Hắn thật sự sẽ bị "Hắc dạ" đồng hóa!

Nhưng đây cũng không phải thanh danh của hắn không đủ, cũng không phải tên thật của hắn không lưu truyền chư thiên vạn giới...

Mà là vì... Đây là con đường của "Yếm Khư" tiên tôn!

Từ lúc bắt đầu đây đã là một con đường chết!

Nếu hiện tại không chứa chấp "Hắc dạ", sẽ trở thành vật liệu thành Tôn của Kim Ô hoàng!

Dung nạp "Hắc dạ", thì sẽ bị "Hắc dạ" đồng hóa!

Nhưng... Còn có một con đường Xoạt! !!

Tiếng lưỡi đao xé gió nhẹ nhàng thanh thoát, đao khí huyết sắc lập tức chém xuống.

Đây chỉ là một đao cực kỳ tùy ý bình thường, nơi đạo khí đi qua bóng tối sôi trào mãnh liệt, dù cho là vô số mặt trời sáng chói rực rỡ giữa trời cũng như bãi cát ngăn lại biển giận sóng to, không cách nào tiếp tục chiếu vào mảnh tối tăm này.

"Tu Hiểu' tiền bối, ngươi nói không sai!"

"Cho nên, trước khi trận Tiên Vương kiếp này kết thúc bản tọa sẽ..

"Lấy được 'Ban ngày của ngươi!"

Bùi Lăng tiếng nói bình thản không mang theo bất kỳ tâm trạng gì, như tiếng ồn ào nói nhỏ hỗn loạn trong đêm tối.

Tiếng nói vừa ra, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra bóng tối cuồn cuộn, bóng tối kia dày đặc như thực chất, trong chớp mắt đã bao phủ Bùi Lăng và "Tu Hiểu", toàn bộ thế gian, tất cả ánh sáng đều bị bóng tối nuốt hết!

Trên bầu trời vẫn sấm sét như trước, nhưng ánh sáng tím xanh cũng không cách nào chiếu sáng bóng tối vào lúc này!

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Tiếng sấm đinh tai nhức óc như gầm thét vang lên, xen lẫn đao minh cuồn cuộn và tiếng ngọn lửa lớn thiêu đốt rì rào.

Trong tối tăm như có sóng dữ cuồn cuộn, vô cùng kịch liệt.

Giọng "Tu Hiểu" lạnh lùng, trong nháy mắt xuyên qua tất cả bóng tối: "Ta thưởng thức sinh linh có can đảm, có dũng khí"

"Nhưng ta chán ghét loại vô tri ngu xuẩn!"

"Dù là Long Vương 'Phất Uyên' cũng không dám lớn tiếng không biết ngượng trước mặt ta như thế!"

"Bây giờ ngươi còn chưa chạm đến đỉnh phong của cảnh giới Tiên Vương, đã có can đảm tự cao tự đại!" Trong chốc lát, tiếng gào thét của ánh sáng tăng vọt như lít nha lít nhít lưỡi đao đâm rách bóng tối. Toàn bộ phương thế giới này như bị chia thành hai, một nửa bóng tối dày đặc, thâm trầm mênh mông; một nửa ánh sáng rực rỡ, mênh mông bỏng mắt.

Chỗ phân chia ánh sáng và bóng tối có lửa cháy cuồn cuộn, gào thét muốn ăn mòn bóng tối, nhưng gió bão lóe sáng đều bị đao ý cao ngất ngăn lại.

Đao khí khó mà tính toán như là bầy cá hồi bơi, kín không kẽ hở đụng phải ngọn lửa kinh khủng.

Lực lượng to lớn bắn tung toé khuấy động bành trướng, chôn vùi hư không.

Trong bóng tối cũng vang lên giọng nói bình tĩnh của Bùi Lăng: "Tu Hiểu' tiền bối, ngươi và Long Vương 'Phất Uyên' đã từng là đỉnh phong cảnh giới Tiên Vương"

"Nhưng bây giờ...

"Không phải!"

Lúc đang nói chuyện, trên bầu trời lại có kiếp lôi đánh xuống.

Lôi đình vạn quân, chấn động càn khôn.

Ẩm ẩm...

Trong tiếng vang kinh thiên động địa, kiếp lôi đều bị bóng tối nuốt hết, khí tức trong bóng tối lại tăng trưởng trên diện rộng như hung thú nhanh chóng thức tỉnh.

Một bàn tay lớn che khuất bầu trời đột nhiên nhô ra từ trong bóng tối, như trời nghiêng chộp về phía ánh sáng.

Oanh! !

...

Thế giới tâm ma.

Thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi vạn khoảnh sóng biếc, sáng chói khó tả.

Quảng điện tĩnh mịch, rừng san hô đứng thẳng, đỉnh điện khảm nạm vô số bảo châu, ánh châu chiếu rọi kim ngọc, ngũ sắc mờ mịt, ánh sáng ngàn vạn.

Một bóng dáng đầu rồng thân người, cổn miện chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên bảo tọa.

Hai bên có thị vệ Long tộc, Thủy tộc phụ thuộc khoanh tay đứng hầu, lại có mấy tên nữ tiên hoặc trán mọc sừng thú, hoặc sau tai mọc mang đều mặc áo gấm, thân thể thướt tha, nghiên lệ xinh đẹp vờn quanh ở bên.

Những sinh linh này hình dáng tướng mạo không đồng nhất, nhưng mỗi một người đều tràn đầy khí tức hoàn mỹ mờ mịt, đều là tiên nhân.

Dưới thềm son, một tên nhân tộc huyền bào ngang nhiên đứng đó.

Lúc này, tất cả tiên nhân như dừng lại như không nhúc nhích, trông như một bức tranh.

Trên bảo tọa, Long Vương cũng nhắm nghiền hai mắt.

Đột nhiên, trán đôi sừng rồng vàng ròng rực rỡ, linh cơ dạt dào trên trán hắn ta; một đốt ngón tay rủ xuống giữa vạt áo lại không có dấu hiệu nào bị gãy, biến mất không thấy gì nữa.

Ngay sau đó, mí mắt của hắn ta đột nhiên sụp xuống, lại là một đôi mắt rồng không cánh mà bay.

Sau đó, bộ phận thân thể khác của Long Vương cũng bắt đầu không thấy...

Cồn phục trang nghiêm nặng nề dần thấm ra vết máu loang lổ...

Lại qua một lúc, "Phất Uyên" đột nhiên mở ra hốc mắt trống rỗng, ở chỗ sâu có ánh sáng nhạt u ám gió mát thổi qua.

Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"...

Đối phương thay thế hắn ta ra cờ!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt "Phất Uyên" bình thản không gợn sóng, đã khép lại hai mắt.

Cảnh tượng xung quanh như bức tranh bị nước mưa thấm ướt nhanh chóng nhòe đi, thế giới một nửa sáng ngời, một nửa tối tăm như thủy triều vọt tới, nhanh chóng xuất hiện...

Bóng tối bao trùm, vực sâu thăm thẳm như miệng thú, huyền bào phần phật, tiếng lưỡi đao phá không nhẹ nhàng vang lên.

Xoat...

Đao khí huyết sắc như thiểm điện chém ra tối tăm, mang khí thế sét đánh lôi đình chém về phía ánh sáng 1111 chữ

Chương 3336: Tam vương cùng giới!

Nơi đạo khí đi qua vạn ánh sáng chôn vùi, ánh sáng thật lớn như bùn cát bị xé ra từng tầng, dường như tất cả ánh sáng đều bị một đao kia trảm làm hai mảnh!

Nhưng ngay sau đó, một sợi lông vũ vàng ròng bắn ra, chỉ thẳng vào đạo khí.

Oanh! !

Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, đao khí vỡ nát từng khúc, chỉ một thoáng sương mù như máu tràn ngập, thình thịch nổ tung.

Ngọn lửa nóng hừng hực vốn quấn quanh trên lông vũ vàng ròng lập tức bị dập tắt, như xoay quanh như bồng bềnh rơi xuống. Ánh vàng phun ra nuốt vào, bóng dáng thon dài yểu điệu lướt ngang trời cao, trong chớp mắt xuất hiện trên kim vũ rơi xuống.

"Tu Hiểu" nhẹ nhàng như không có vật gì, nhanh nhẹn đạp vũ, phi không về phía Bùi Lăng.

Phía trên ánh sáng tím xanh đan xen, sáng tắt vô số, kiếp lôi cuồn cuộn đánh xuống như lôi đình thác nước không ngừng không nghỉ.

Cung trang vàng ròng không do dự chút nào, trực tiếp xâm nhập vào kiếp lôi.

Ngọn lửa sáng chói ầm vang bốc lên, tùy ý bay lên, vô ngần ánh sáng tràn ngập, tất cả kiếp lôi chạm đến "Tu Hiểu" đều bị đốt diệt.

Trong chốc lát, "Tu Hiểu" đã đi đến trước mặt Bùi Lăng.

Nàng không trì hoãn chút nào, bàn tay trắng nõn lập tức hóa thành Đại Nhật chân hỏa quấn quanh lợi trảo, đâm thẳng vào tim Bùi Lăng!

Cùng lúc đó, ánh tím bùng lên, có kiếp lôi cao ngất gào thét xuống, âm ảnh to lớn hoàn toàn bao phủ huyền bào phần phật.

Lôi đình như thác nước rắn chắc bổ vào thể xác Bùi Lăng, trong nháy mắt thiên uy cuồn cuộn hóa thành vô số điện xà nhỏ bé nhanh chóng đi khắp, hòa vào trong cơ thể của nàng không tạo thành bất cứ thương tổn gì.

Ánh mắt Bùi Lăng như bó đuốc lại không hề để ý tới kiếp lôi, Cửu Phách Đạo trong tay phá không phát ra tiếng rít gào trong mây, trong nháy mắt chém về phía lợi trảo của "Tu Hiểu"

Keng! !!

Tiếng kim thiết va chạm vào nhau kèm theo một mảng lớn đốm lửa nổ tung bốn phương, trong hư không dấy lên từng tầng gợn sóng, không gian vặn vẹo rung chuyển như dòng nước xiết cuồn cuộn. Gan bàn tay truyền đến lực lượng lớn tràn trề khiến Bùi Lăng lập tức đạp không lui lại, lại bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không, "Tu Hiểu" váy dài tung bay, tóc dài vàng ròng bay múa như mây, nàng cũng không bị khống chế bay ngược ra, ánh lửa kéo dài trong không trung như cầu vồng, lúc ánh sáng lưu chuyển nàng nhanh chóng ổn định thân hình.

Nàng hơi đưa tay, nhìn lòng bàn tay lại có thêm một vết đao huyết sắc mảnh khảnh, "Tu Hiểu" thở sâu, vẻ mặt vẫn ung dung không vội, hiếm khi nào lại nhíu mày.

Tiên Vương kiếp của nhân tộc này chỉ là mở đầu!

"Đêm" chư thiên cũng đã dung nạp một bộ phận cực ít! Khoảng cách đến cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong còn kém rất xa!

Nhưng lúc này đối phương thể hiện ra thực lực, không ngờ lại dần tương đương với mình Còn chưa suy nghĩ xong, bóng dáng cao lớn u lãnh của Bùi Lăng đã xuất hiện trước mặt nàng, trường đao như sấm ầm vang đánh xuống!

"Tu Hiểu" nâng bàn tay như ngọc trắng lên, bàn tay liệt diễm bay vút lên, rào rạt cuồn cuộn về một cái về phía trường đao. Tiếng kim thiết va chạm giòn vang như sóng dữ cuồn cuộn, trong chớp mắt chấn động khắp nơi. Cửu Phách Đao lập tức bị bàn tay trắng nõn trông như tinh tế của "Tu Hiểu" kẹp lại, không tiến thêm được nữa.

Nhưng lòng bàn tay như non mềm của Kim Ô hoàng cũng thêm ra một vết đao huyết sắc. Không đợi Bùi Lăng rút đao tái chiến, ánh mắt "Tu Hiểu" nhìn về phía hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt không gì sánh kịp!

Trên dưới bốn phương, lục hợp bát hoang lập tức chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, mắt không thể xem, thần không thể xét!

Trong chớp mắt, hai cái cánh sáng chói sau lưng "Tu Hiểu" như trời cao lật úp, ầm vang đập xuống như dao cầu treo cao, mang theo uy thế lạnh thấu xương chém xuống Bùi Lăng.

Một cánh tay khác của nàng hóa thành lợi trảo phun ra nuốt vào tia sáng lạnh, như điện chụp vào thiên linh của Bùi Lăng. Lít nha lít nhít lông vũ vàng ròng hiện ra trong hư không, như đao, như tiễn, như mây, tiếng rít nghiêng trời lệch đất, vô số kim vũ xuyên qua hư không bắn thẳng đến tất cả điểm yếu hại trên dưới cả người Bùi Lăng! Khuôn mặt "Tu Hiểu" bình tĩnh không lay động, mắt vàng lại càng ngày càng sáng tỏ như là bắn nổ mặt trời.

Ánh sáng rực rỡ rào rạt như biển giận sóng to, càn quét khắp nơi.

Trong chốc lát Bùi Lăng cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng ngay lúc hai cánh, lợi trảo và kim vũ sắp chạm đến thể xác, khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng vặn vẹo dữ tợn, tràn đầy khí tức u lãnh, sa đọa, hỗn loạn!

Sương mù màu máu bỗng dưng sinh ra, mang theo ý lạnh cuồn cuộn ầm vang tản khắp. Cửu Phách Đao bị hắn cầm thật chặt, từng chút lạnh lẽo trào ra, khí tức Huyết Sát đậm đặc như thực chất sinh ra trong hư vô, hóa thành huyết hải cuồn cuộn nhắm mắt theo đuôi ở bên. Trong huyết hải có ngàn vạn u ảnh cùng vô số bạch cốt kêu rên, gào thét, nguyền rủa... Lay động hiện ra, chìm chìm nổi nổi. Hư không vang lên tiếng động bành trướng như lũ lụt gào thét, huyết hải lưu chuyển, u ảnh gào thét, hai cánh rung lên bảo vệ giữa dòng nước chảy xiết cuồn cuộn, tiếp nhận lợi trảo, cũng đỡ được tất cả kim vũ!

Từng cánh tay tinh tế trắng nõn lặng yên hiện ra, dọc theo thân đao Cửu Phách Đao, ôn nhu, lạnh băng, đầy ác ý di chuyển trên cánh tay "Tu Hiểu"

1111 chữ

Chương 3337: Tam vương cùng giới! (2)

Nơi bọn chúng đến, chân hỏa vàng ròng lập tức dính lên sự lạnh lẽo, hóa thành từng đám lửa lạnh xanh lục. Cùng lúc đó, cánh tay "Tu Hiểu" cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, dường như cung trang vàng ròng và cánh tay dưới cung trang đều do vô số sâu bọ hội tụ thành, sâu bọ như tháp cát đổ sụp...

Khí tức lạnh băng, rét lạnh, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Sôi trào mãnh liệt.

Huyết bào như chuỗi rủ xuống, trong váy áo chói mắt từng giọng nói hoặc kiều mị, hoặc bạo ngược, hoặc tức giận, hoặc mừng rỡ đan xen vang lên: "Cuối cùng đã được ra! Cuối cùng chủ nhân đã nhớ tới ta!"

"Thật nóng! Nóng quá! Thật ghét ánh sáng!"

"Giết giết giết giết giết! !"

"Tất cả kẻ đối địch với chủ nhân đều phải chết!"

"Súc sinh lông lá đáng chết, ta muốn lột sạch lông của ngươi, lột da của ngươi, sau đó làm đệm cho chủ nhân!"

"Giết! Chém đầu của nàng xuống, làm bình rượu cho chủ nhân!"

Tiếng nói của đạo linh lúc cao lúc thấp, bén nhọn chói tai, đan xen quanh quẩn như đi ra từ miệng vô số sinh linh, lại như phát ra từ tiếng chửi mắng gào thét của vô số sinh linh, cuối cùng hóa thành tiếng nỉ non như một đoàn đay rối, hỗn độn không rõ, để lộ ra ý vô cùng điên cuồng, rầm rĩ hỗn tạp, không cách nào phân biệt khiến chúng sinh đều thấy sợ hãi nóng nảy rối loạn.

Trong chớp mắt tiếng nói vừa ra, cánh tay tinh tế trắng nõn đưa ra từ dưới từng bộ váy dài huyết sắc, đã đan xen ấn vào đầu vai "Tu Hiểu" như muốn tiếp tục khuếch tán đến trên dưới cả người nàng!

"Tu Hiểu" hừ lạnh một tiếng, quanh người lập tức bộc phát ra ngọn lửa sáng chói kinh khủng như mặt trời mới mọc!

Trong chốc lát, ánh sáng phía trên, mặt đất phía dưới, thậm chí cả lôi đình cuồn cuộn rơi xuống đều là ngọn lửa cuồn cuộn, Đại Nhật chân hỏa gào thét như sấm nhét đầy bát hoang!

Oanh! !

Theo một tiếng vang kinh thiên động địa, chân hỏa đột nhiên tán đi, toàn bộ thế giới lại khôi phục cảnh tượng sáng tối giằng co, ngày đêm chia đều.

Huyền bào nhanh chóng bay múa, Bùi Lăng một người một đao đứng trong bóng tối đậm đặc, trên đỉnh đầu hắn tím xanh sáng tắt, kiếp lôi chưa dừng.

Từng đạo lôi đình kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào thể xác, chợt hóa thành điện xà nhỏ bé lấy tốc độ cực nhanh bị hắn hấp thu sạch sẽ, khí tức của Bùi Lăng không ngừng tăng trưởng.

Trong ánh sáng vô ngần, bóng dáng vốn yểu điệu thon dài đã biến mất không thấy gì nữa.

Thay vào đó là một đầu Kim Ô vô cùng to lớn!

Thân thể đầu Kim Ô này đặc biệt mạnh mẽ nhẹ nhàng, mỗi một hình dáng, mỗi một sợi lông vũ, mỗi một cử chỉ đều tràn đầy vẻ hài hòa, hoàn mỹ, tự phụ... Cùng uy nghiêm không gì sánh kịp!

Uy áp vô cùng kinh khủng hoàn toàn đổ ra từ thể xác không chút tỳ vết của nàng.

Nàng như là đầu nguồn của vô số đại đạo, lại như quân vương của ngàn vạn ánh sáng, như bẩm sinh đã ở trên vòm trời cao cao!

Nàng tôn quý khó mà miêu tả, nàng có lực lượng mênh mông cuồn cuộn, khí cơ của nàng vượt trội Thái Cổ! "Tu Hiểu" mắt vàng trong vắt chậm rãi mở miệng, trong giọng nói của nàng lộ ra chút chiến ý hiếm có, nói: "Tuy chỉ là quân cờ Tiên Tôn nhưng có thể để bản hoàng đánh một trận tận hứng như thế."

"Nhân tộc, ngươi là người thứ hai!"

Nói xong, "Tu Hiểu" như hai cánh không ngừng, ầm vang lay động.

Cánh chim tỏa ra ánh sáng lung linh vung lên tạo ra gió lớn, đột nhiên xuất hiện xoáy lửa, chân hỏa cuồn cuộn như đại dương mênh mông bành trướng, trong chớp mắt nhét đầy phương thiên địa này!

Khác với tất cả liệt diễm trước đó, lúc này ánh lửa cũng không phải ngọn lửa đột nhiên tạo ra, mà là không khí, linh khí, bầu trời, mặt đất, sông nước, biển lớn, cỏ cây... Tất cả vạn vật của phương thế giới này đều chuyển hóa thành Đại Nhật chân hỏa!

Vô số khí tức khác hẳn trong chân hỏa thật lớn nhanh chóng tịch diệt, gột rửa, trong vắt, cuối cùng đồng hóa thành ánh lửa hừng hực.

Dường như ngay sau đó toàn bộ phương thế giới này đều hóa thành một vòng mặt trời mới mọc!

Bùi Lăng phản ứng nhanh chóng, lúc này hít sâu một hơi, thở ra thật dài.

Hắn phun ra khí tức u lãnh sâm nhiên, ngay cả chân hỏa cuồn cuộn cũng không thể đốt.

Trong khí tức kia tràn đầy đao ý phong phú, lại có đêm tối đậm đặc thâm thúy, tia sáng lạnh phun ra nuốt vào giữa gió mát như quần tinh mênh mông, im ắng rét lạnh.

Khí tức này bắn ra lập tức hóa thành tinh hà cuồn cuộn!

Trường đao như tinh hà khí thế rào rạt, cuồn cuộn gào thét, thổi chân hỏa chưa kịp khuếch tán ra khỏi phương thế giới này.

Bóng tối phun trào như thủy triều, ngôi sao sáng tắt, Đại Nhật chân hỏa bành trướng càn quét, cuối cùng cả hai đều tràn vào vực ngoại hư không, vô số tinh thể chôn vùi...

Ngay sau đó, Bùi Lăng đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa, huyết hải cuồn cuộn vờn quanh, khí cơ u lãnh hỗn loạn khắp nơi, sương mù ửng đỏ chiếu rọi đôi mắt lạnh băng, sát khí ngút trời của hắn!

Giọng nói của hắn quái đản như một thân một mình, lại như ngàn vạn người cùng kêu lên gào thét hò hét: "Lung Trung Vọng Nguyệt..."

Tiếng nói vừa ra, toàn bộ phương thế giới này lập tức chìm vào một mảnh xám trắng tĩnh mịch.

Thiên địa vạn vật cùng nhau mất màu!

Bùi Lăng đạp không mà đứng, huyết nguyệt mượt mà u nhiên dâng lên, lúc huyền bào bay múa có huyết vụ nhanh chóng thấm ra từ trong cơ thể của hắn, mãnh liệt ngang ngược.

1074 chữ

Chương 3338: Tam vương cùng giới! (3)

Sợi tơ huyết sắc trong sương mù như vật sống, nhúc nhích trèo lên như muốn bỏ chạy ra bốn phương.

Trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, kiếp lôi không ngừng đánh xuống.

Điện quang ảm đạm đi khắp trên huyền bào, cuối cùng hóa thành kiếp lực cuồn cuộn nhanh chóng làm lớn mạnh khí tức của Bùi Lăng.

Trong chốc lát, trong lòng "Tu Hiểu" sinh ra một cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt.

Lục tiên chi thuật!

Vừa rồi tên nhân tộc này đã dùng thuật này với nàng!

Chỉ có điều, lúc đó tên nhân tộc này chưa dung nạp "Đêm" chư thiên, thực lực chênh lệch to lớn như một trời một vực, dù tiên thuật này huyền diệu như thế nào đều không thể uy hiếp được hắn!

Nhưng lúc này...

"Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Một vòng huyết nguyệt như lưỡi câu dâng lên từ đỉnh đầu "Tu Hiểu", cùng lúc đó trong cơ thể hắn bộc phát ra một luồng đao ý cực mạnh, trên dưới cả người Kim Ô to lớn lập tức trải rộng vết thương.

Miệng vết thương không sâu, tiên huyết cuồn cuộn trộn lẫn tiên lực của nàng đều hóa thành vô số đao nhọn nhỏ bé, cuồn cuộn lao về phía huyết nguyệt như lưỡi câu kia!

Dòng lũ huyết sắc trùng điệp như không ngừng nghỉ. Theo huyết đao vào trăng, huyết nguyệt như lưỡi câu kia bắt đầu tròn đầy từng chút một.

Huyết nguyệt màu sắc ướt át như vết thương của vòm trời, tham lam quan sát chúng sinh vạn vật như muốn dựa vào phương thiên địa này sửa chữa lỗ hổng của mình.

Lại như lưỡi đao sắc bén, bạo ngược lạnh băng, ý đồ cắt chém càn khôn, trảm diệt chư thiên.

Miệng vết thương trên người Kim Ô hoàng hiện ra lít nha lít nhít xúc tu, xúc tu mềm mại lạnh băng như mây mù phiêu đãng ở trong hư không, mắt dọc trên đó nhanh chóng sáng tắt như ngôi sao, trừng trừng nhìn về phía nàng.

Lạnh lẽo ngang ngược, hỗn độn ăn mòn.

Toàn bộ phương thiên địa này bắt đầu lo lắng run rẩy.

Trong hư không có từng bóng dáng tái nhợt lặng yên hiện ra, huyết trảo nhao nhao, in dấu vào hư vô, ánh sáng màu u lam nhuộm ra như mặt nước bốc lên trong bóng tối, bao phủ qua cả vùng...

Dòng lũ huyết sắc khuấy động chảy xiết, khí tức của "Tu Hiểu" nhanh chóng hạ xuống.

Ánh trăng lưỡi câu nhanh chóng mượt mà!

Hai con ngươi vàng ròng của "Tu Hiểu" yên tĩnh nhìn về phía trung tâm bóng tối, nàng đạp không mà đứng, lợi trảo đột nhiên nắm chặt đánh ra một pháp quyết cổ xưa, tiếng nói lạnh băng uy nghiêm: "Càn khôn có thứ tự, cùng thiên hóa nhật!"

Tiếng nói vừa ra, trên dưới cả người nàng đang không ngừng chảy ra tiên huyết, tiên lực, toàn bộ đao khí cao ngất hóa thành mặt trời sáng sủa!

Mặt trời vốn nhỏ bé lại nhanh chóng tăng vọt, chẳng mấy chốc mặt trời càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, mỗi một vòng đều đường hoàng sáng ngời như có thể chiếu rọi một thế giới, chiếu sáng đêm tối, chiếu khắp hoàn vũ!

Những mặt trời rộng lớn này lập tức xâm nhập vào trong huyết nguyệt!

Lạnh băng và nóng bỏng, ánh sáng và u ám, mặt trời và huyết nguyệt không giữ lại chút nào va chạm chính diện.

Oanh! !

Trong tiếng nổ lớn chấn trời động đất, huyết nguyệt như lưu ly vỡ nát, trên trời cao đột nhiên u ám, Đại Nhật chân hỏa như mưa trút nước mênh mông rơi xuống.

Ngay sau đó, một đạo đao khí lạnh thấu xương tự phá nát bên trong huyết nguyệt, gào thét chém ra. Quanh người "Tu Hiểu" liệt diễm tăng vọt, khí cơ liên tục tăng lên cũng muốn ra tay, lại đã chậm nửa bước...

Keng!

Ngay sau đó, đao khí thoáng qua trời cao, trong nháy mắt trảm vào "Tu Hiểu".

Oanh! !!

Một tiếng vang thật lớn, Kim Ô hoàng như là một ngôi sao nhanh chóng rơi xuống, đập ầm ầm vào mặt đất.

Bụi mù đột nhiên nổi lên, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy liên miên không dứt, dãy núi ban đầu biến mất không còn tăm tích, ngay tại chỗ xuất hiện một vực sâu bụi mù cuồn cuộn, liệt diễm kinh khủng bay vút lên, gào thét ra từ trong vực sâu.

Ánh lửa kia như hồng thủy, trong chớp mắt xông ra vực sâu, trải xuống mặt đất.

Sông núi biển đất lập tức hóa thành biển lửa vô ngần, ánh lửa vàng ròng phun trào, cát bụi bành trướng, nóng bỏng ngập trời!

Dưới vực sâu, trên thể xác hoàn mỹ không một tì vết của "Tu Hiểu" đột nhiên có thêm một đạo vết đao dữ tợn sâu đủ thấy xương.

Lúc này, vết thương này gần như vắt ngang toàn bộ sau lưng nàng, đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại.

Nang ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng trên bầu trời, vẻ mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Chút thương thế ấy không hề quan trọng với sự tồn tại như nàng!

Chỉ có điều, từ khi nàng và tên nhân tộc này giao chiến đến nay, đây là lần thứ nhất thật sự rơi vào thế yếu trên mặt ý nghĩa!

Chưa hoàn toàn dung nạp "Đêm" chư thiên đã đạt đến trình độ này!

Tên Tiên Vương nhân tộc này như...

Còn chưa suy nghĩ xong, trên bầu trời đột nhiên mưa như trút nước.

Nước mưa ầm vang như sấm, chẳng mấy chốc đã dội tắt ngọn lửa bao trùm cả vùng.

Mưa lớn như thiên hà đổ ngược lập tức đổ xuống mặt đất, rót đầy cống rãnh dòng suối, chúng thủy tràn đầy, tung hoành chảy xuôi, bao phủ mặt đất, vô số tiếng kêu rên, sợ hãi, khẩn cầu, tuyệt vọng... Vang vọng khắp nơi trên mặt đất.

Tiếng nước ù ù, hơi nước tràn trề, giữa cả thiên địa cảm giác hừng hực nóng bức như ảo giác, chỉ có trăm sông nổi lên, sóng dài cuồn cuộn, hồng thủy ngập trời!

1096 chữ

Chương 3339: Không thể khinh long!

Trong u ám chỉ có tiếng nước mưa bành trướng, long trảo của một con kim lân sáng rực to lớn đột nhiên hiện ra trên không vực sâu, sau đó không hề dừng lại, đột nhiên chộp về phía Kim Ô hoàng đã bị thương Oanh! !!

Dưới đáy vực sâu liệt diễm ầm vang bộc phát, lũ lụt cuồn cuộn bành trướng, tiếng rống như sấm càn quét gào thét xông vào vực sâu.

Thủy hỏa chạm vào nhau, đốm lửa nhỏ và bọt nước bắn tung toé như mưa, xen lẫn rơi xuống, bay lả tả, chỉ một thoáng hư không lạnh nóng đan xen, âm dương xoay chuyển như hai tầng trời.

Trong chớp mắt ánh lửa lập lòe bị dập tắt, tất cả lũ lụt cuồn cuộn rơi xuống cũng bị bốc hơi thành hơi nước mãnh liệt.

Sương mù đậm đặc nặng nề như biển mây cheo leo chấn động, dãy núi hóa thành thung lũng, thung lũng hóa thành ngọn núi, trong hùng vĩ mênh mông có một bóng dáng hùng vĩ như nhét đầy thiên địa, chậm rãi lộ ra.

Nó đầu lạc đà, gáy rắn, bụng sò, trảo ưng, chưởng hổ, tai trâu... Lân phiến tinh mịn lóe ra màu sắc vàng ròng thuần túy, ngàn vạn ánh sáng bay lên không trung, tôn quý, ung dung, uy nghiêm, mặc dù giờ phút này thiếu sừng, mất vảy, không mắt, trảo chưởng cũng có rất nhiều vết tích tàn tạ, lại cho chúng sinh một loại cảm giác xa hoa lộng lẫy, không gì sánh kịp. Chính là Long Vương "Phất Uyên"

"Phất Uyên" hơi cúi đầu, trong hốc mắt trống rỗng lấp lóe u quang, tiếng nói bình thản: "Tu Hiểu, ngươi vừa ra tay với bản vương một lần"

"Đây là trả lại cho ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, hơi nước tràn ngập che giấu cảnh tượng trong vực sâu, một cột lửa cuồn cuộn xông lên trời không!

Cột lửa lực lượng rào rạt, trong nháy mắt đâm xuyên qua thế giới này, thẳng vào trời sao!

Hư không trong sáng rộng rãi, ngôi sao vô số.

Tinh thể có to có nhỏ lạnh băng vắng vẻ, tản mát đầy trời.

Nóng bỏng và ánh lửa vọt qua, nơi cột lửa đi qua, ngôi sao khó mà tính toán và hư không đều bị đốt cháy sạch sẽ, không còn sót lại chút gì!

Cột lửa khổng lồ thẳng tắp giữa thiên địa, đột nhiên như cửa ra vào đẩy ra hai bên, một bóng dáng uy nghiêm có chân hỏa hừng hực quấn quanh nhanh chân đi ra, Đại Nhật chân hỏa sôi trào mãnh liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn che ngợp bầu trời gần như không thấy rõ hình dáng cụ thể, chỉ có một đôi mắt vàng ròng sáng ngời như có thể đâm rách tất cả, đốt diệt vạn vật!

Ngọn lửa quanh người Kim Ô hoàng bay lên, tất cả thương thế đều đã phục hồi như cũ, chỉ có điều trong đôi mắt sáng có vẻ tức giận cuồn cuộn, hiển nhiên đang trong cơn thịnh nộ.

Nàng nhìn chằm chằm "Phất Uyên", tức giận quát lên: "Phất Uyên"!"

"Ngươi thất ước trước, còn dám ngụy biện!"

"Đã ra tay với bổn hoàng thì phải trả giá đắt!"

Nói xong, quanh người "Tu Hiểu" lập tức hiện ra vô số kim vũ như ánh nắng lúc mặt trời dâng lên, đều đặn lại ung dung bày ra toàn bộ phương thiên địa này.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, tất cả kim vũ đều hóa thành từng vòng mặt trời ánh lửa ngang ngược!

Mặt trời rộng lớn, hừng hực rào rạt, hội tụ thành dòng lũ khó có thể tưởng tượng, toàn bộ đập về phía "Phất Uyên".

Trong mây mù, sắc mặt "Phất Uyên" bình tĩnh, hắn ta không hề có ý giải thích chỉ từ tốn nói: "Bổn vương không làm trái với quy tắc đã định ra!" Nói xong, hắn ta mở ra miệng lớn, phun ra ba viên long châu óng ánh sáng long lanh, linh cơ dạt dào. Ba viên long châu này hào quang huy hoàng, lại chưa từng chiết xạ chút ánh sáng mặt trời nào, trong châu có thủy ý gào thét, vừa xuất hiện đã khiến hư không truyền ra vô số tiếng động sóng nước bốc lên, thế giới chấn động.

Long châu vẽ qua trời cao, mang theo uy thế huy hoàng ngang nhiên đón lấy mặt trời cuồn cuộn. Lực lượng thuộc về chúng nước và mặt trời rộng lớn, không có bất kỳ sức tưởng tượng gì va chạm chính diện!

Tiếng vang chấn trời động đất rung chuyển toàn bộ càn khôn, liệt diễm cuồn cuộn, lũ lụt gào thét, long trảo trong mây xòe ra, hơi nước bành trướng; kim vũ tung bay trong lửa, rực cháy cuồn cuộn...

Trong chốc lát, không gian đổ sụp khắp nơi, mặt đất run rẩy, thủy hỏa nhét đầy quấn lấy, chống đỡ lẫn nhau, khiến phương giới vực này muôn hình vạn trạng.

Thấy Long Vương "Phất Uyên" lại tiến vào I Man Hoang lũ lụt] đấu đá với Kim Ô hoàng, Bùi Lăng ngẩn ngơ nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh.

Ân oán giữa hai vị Tiên Vương này còn sâu sắc hơn cả sự tưởng tượng của hắn!

Đối với hắn hiện tại, những điều này không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Hiện tại hắn đã bước lên đường của "Yếm Khư" tiên tôn!

Muốn sống...

Muốn thành Tôn...

Nhất định phải đạt được "Ban ngày" chư thiên trước khi trận Tiên Vương kiếp này kết thúc!

Dung nạp "Ban ngày" chư thiên!

Hoặc là tru diệt Long Vương "Phất Uyên", thắng được đề thứ ba thế giới tâm ma!

Chiếm cứ tất cả của Long Vương "Phất Uyên"!

Hoặc là trở thành "Chư thiên"

Hoặc là thành tựu "Vạn giới"!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng không do dự chút nào, tâm thần lập tức khóa chặt Long Vương "Phất Uyên", Cửu Phách Đạo rít gào xông lên trời không, đạo ảnh lay động như núi cao biển rộng ầm vang chém ra! Ngay sau đó, một đạo đao khí khổng lồ vắt ngang phương thiên địa này tràn ngập khí tức "Hắc dạ" dày đặc như thực chất, tràn ngập tiếng thì thầm vô biên, tràn ngập hỗn loạn sa đọa cuồn cuộn như một tấm võng lớn chụp xuống đầu "Phất Uyên".

1099 chữ

Chương 3340: Không thể khinh long! (2)

Đạo khí tung hoành trời cao như là đêm tối tuyên cáo, lại như là vĩnh tịch giáng lâm, lực lượng vô biên, sát ý cao ngất!

Lúc này, "Phất Uyên" vừa ngăn lại một vòng kim vũ của "Tu Hiểu", đang muốn phản kích chợt thấy đao ý kinh khủng đánh tới từ sau lưng, chỉ trong thoáng qua là có thể chém hắn thành hai mảnh! "Phất Uyên" không do dự, vội vàng há miệng, lại phun ra ba viên long châu linh cơ tràn trề.

Long châu mang theo khí tức toàn vẹn của chúng nước khuấy động vẽ qua trời cao, đón lấy đao khí khổng lồ gào thét tới.

Oanh!

Trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, vòm trời như vỡ nát như lưu ly, bong ra từng mảng.

Dư chấn tiêu tán, thế đi không ngừng, bay thẳng trên trời sao.

Vô số ngôi sao lập tức phá diệt, nhao nhao vẫn lạc.

Chỉ một thoáng, trên trời cao sao băng như mưa, tinh vân mới xuất hiện khuấy động xoay tròn, mỹ lệ long trọng, tử vong và sự sống đan dệt ra màu sắc vô biên!

Nhưng không đợi "Phất Uyên" thở dốc, hai cánh của "Tu Hiểu" hoàn toàn giãn ra, cánh nhọn chỉ xéo lên, hội tụ ra một giao điểm vô hình trong hư không. Giao điểm vốn không có vật gì, thoáng cái đã hội tụ ra một như vòng sáng hỗn độn.

Vòng sáng kia vừa xuất hiện lập tức xoay tròn, màu sắc của nó đầu tiên là thuần trắng, tiếp theo màu da cam, tiếp theo hóa thành đỏ tươi như máu, chợt thâm thúy u ám từng chút một, cuối cùng biến thành một cái vòng xoáy đen kịt tràn đầy không rõ, khí tức bạo ngược.

Hai cánh "Tu Hiểu" chậm rãi khép lại như là màn nặng rơi xuống, vòng xoáy màu đen lập tức như mũi tên bắn về phía "Phất Uyên".

Theo vòng xoáy màu đen hành động, tất cả trong thiên địa cũng không tự chủ được vặn vẹo. Dường như chúng sinh vạn vật, toàn bộ phương thế giới này chỉ là một tấm tơ lụa mỏng manh, vòng xoáy màu đen lại bị ngoại lực lôi kéo đỉnh điểm, theo nó di động toàn bộ càn khôn đều rung chuyển, thay đổi, cuộn lại... Ngay lúc vòng xoáy màu đen sắp rơi đến trên người "Phất Uyên", khí tức của "Phất Uyên" đột nhiên thay đổi.

Trên đỉnh đầu trụi lủi của hắn ta đột nhiên sinh ra một đôi sừng rồng do lôi vân ngưng tụ thành, sừng rồng khổng lồ, tím xanh đan xen, hoa lệ thánh khiết. Ngay sau đó, trong sừng long lôi vẫn ngưng tụ ra một quả cầu lôi màu sắc ảm đạm. Quả cầu lôi kia sáng bóng lạnh lẽo như ánh sáng nhạt trong đáy mắt không có mắt rồng của "Phất Uyên", bên trong lại tản ra lực lượng cuồn cuộn khiến chúng sinh phủ phục run rẩy, có khí tức hủy diệt sôi trào mãnh liệt! Quả cầu lôi như điện nhanh chóng xẹt qua bầu trời, chỉ thẳng vào vòng xoáy màu đen đập vào mặt mà tới! Không đợi quả cầu lôi và vòng xoáy màu đen chạm vào nhau, một đạo đao khí huyết sắc to lớn đã đánh đến bên gáy "Phất Uyên", ngay sau đó như muốn chém đầu rồng xuống!

"Phất Uyên" nhanh chóng phản ứng, long trảo to lớn đột nhiên đưa ra, về một cái về phía đạo khí...

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang liên tiếp, liên miên không dứt, ánh lửa, hơi nước, đao khí xen lẫn chém giết, đại đạo chí lý bắn tung toé như mưa sau vô số lần giao chiến.

Chỉ giằng co một nháy mắt, thể xác khổng lồ hoàn mỹ của "Phất Uyên" lập tức như sao băng, nhanh chóng rơi xuống từ trời cao!

Oanh!

Trong một tiếng vang nặng nề to lớn, mặt đất hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt hóa thành đại dương mênh mông vô ngần, đồng bằng, vùng quê, vùng núi ban đầu đến biến mất không thấy, thay vào đó là vạn khoảnh sóng biếc, lúc này gió nổi mây phun, sóng lớn liên tục, có khí thế ngập trời...

Lôi đình như giận, mưa rào xối xả.

Thế nước tung hoành chảy xuôi hội tụ thành mênh mông như đại dương, ngọn núi đã từng cao không thể chạm lại như con thuyền cô độc lơ lửng trên biển, uốn lượn thành đường hành lang tràn ngập nguy hiểm.

Thỉnh thoảng, trong tiếng mưa rơi như trút nước có tiếng núi đá đổ sụp truyền đến.

Bộp, bộp, bộp...

Theo tiếng bước chân nặng nề, một hàng bóng người giẫm lên guốc gỗ, im lặng cất bước trên đường núi trơn ướt.

Nước mưa như trút, dù cự mộc che trời hai bên đường núi cành lá rậm rạp lại không cách nào ngăn cản mưa rơi, mưa to thuận theo cành lá nhanh chóng trượt xuống như dòng suối có to có nhỏ đánh cho mũ rộng vành, áo tơi rung lên đôm đốp, trong khoảnh khắc dâng lên một tầng khói nhẹ ảm đạm.

Trong đám người đi đường này, người cầm đầu áo vải chân trần, nhìn xuyên qua mây khói mỏng manh thấy phía dưới mũ rộng vành rõ ràng là một khuôn mặt không có ngũ quan, trơn nhẵn như gương. Khí tức của hắn ta lạnh lẽo thâm thúy, trong mơ hồ như có vô tận nguyền rủa quanh quẩn ở bên, chịu hắn ta sai khiến.

Ở phía sau hắn ta, tất cả bóng dáng đều đội nón lá khoác áo tơi, che đậy phần lớn hình dáng thân thể, chỉ có trong lúc đi lại ngẫu nhiên lộ ra một chút áo bào và vẻ ngoài: Có người áo bào xám, khuôn mặt tiều tụy, khí cơ mặt nghi ngờ; có áo xanh đeo kiếm, tấm lòng lỗi lạc...

vắng vẻ; có lão giả hoa phục, tự phụ tà dị; có nữ tử quan phục ung dung nhìn quanh; có mắt thú lạnh băng, vẻ Ở chỗ gần bóng dáng áo vải chân trần nhất là một tên nam tử áo vàng trông rất trẻ tuổi, vẻ ngoài của hắn ta tuấn lãng, cao lớn thẳng tắp, dù cho đi lại trong vùng núi vũng bùn gập ghềnh thì hành động vẫn có một loại ưu nhã khó tả.

1109 chữ

Chương 3341: Không thể khinh long! (3)

Đi qua một đoạn đường núi này, theo thế núi chuyển hướng, toàn bộ cự mộc che trời biến mất, trước mặt bọn họ là một tòa cô phong nguy nga hùng tráng.

Nó cao vút trong mây như trụ trời đứng sừng sững, xung quanh màu nước đục ngầu, dòng chảy vô số, đan xen vào nhau như cao su xoay chuyển, mưa rơi to lớn đập ra hơi khói dày đặc, như núi mây biển sương che giấu nửa khúc trên của ngọn núi, như là phong tỏa.

Chỗ mây khói mỏng manh nhất ở dưới chân ngọn núi này có vật liệu đá uốn lượn khoa trương, sinh động như thật, lại là một tòa tượng đá Phi Long.

Tòa tượng đá kia cao tới mấy trăm trượng, tạo ra cái bóng uốn lượn trong mưa.

Phi Long xoay quanh, chân trước đè một khối bia đá loang lổ tang thương.

Trên tấm bia đá có từng vết khắc như từng hàng chữ viết. Chỉ có điều trên đó tràn ngập mây mù, dù gió táp mưa sa cũng không thổi đi được, khiến những chữ khắc kia mơ hồ không rõ, không thể thấy được.

Tất cả bóng dáng lập tức dừng lại, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía ngọn núi và tượng đá trước mặt.

Chỉ có nam tử áo vàng ánh mắt yên tĩnh, nói: "Không cần phải lo lắng!"

"Nơi này là Yến Long phong"

"Nghe đồn từng có tiên nhân thiết yến ở ngọn núi này, khoản đãi Long tộc chấp chưởng chúng nước phương thế giới này, cho nên được đặt tên như vậy"

"Khác với Hoắc sơn, Túy Xuân Lộc mà chúng ta đi qua trước đó, tiến vào Yến Long phong chỉ cần tuân thủ quy tắc nơi đây, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào!"

Nghe vậy, người cầm đầu áo vải chân trần, mặt không ngũ quan nhàn nhạt hỏi: "Quy tắc gì?"

Nam tử áo vàng vừa nhanh chân đi đến bia đá, vừa nói: "Quy tắc ở trên tấm bia đá này, lau đi tầng vẫn triện này là có thể biết được"

"Đây không chỉ là quy tắc của Yến Long phong, cũng là quy tắc của toàn bộ phương thế giới này!"

Lúc đang nói chuyện, nam tử áo vàng đã đi đến trước bia đá, hắn ta dừng chân, đưa tay đặt trên tấm bia đá lau đi tầng sương mù ngoài cùng bên phải.

Ngay sau đó, một hàng vân triện khí tức tang thương lập tức lộ ra: Không thể khinh Long!

Nam tử áo vàng tiếp tục ra tay, lại lau đi sương mù, hàng vẫn triện thứ hai cũng lọt vào trong tầm mắt: Long tộc là đại tộc hàng đầu chư thiên vạn giới, sinh ra bất tử bất diệt, bất hủ bất phôi!

Sau đó, theo nam tử áo vàng lau đi, càng ngày càng nhiều vẫn triện xuất hiện trước mặt mọi người: Long tộc gãy sừng nhưng trùng sinh, mất mắt nhưng hồi phục thị lực, thiếu ngón tay nhưng lại mọc, cạo vảy nhưng phục hồi! Bất kỳ thương thế gì đều có thể dựa vào một suy nghĩ mà phục hồi như cũ!

Trong lòng người còn có kính ý với Long Vương "Phất Uyên" niệm tụng tên này, bất kỳ chủng tộc gì đều có thể hóa rồng! Từ nay vào nước không ẩm ướt, rơi xuống biển không chết, sông ngòi vô hại!

Trong lòng người bất kính niệm tụng tên này, chìm hồn quấn thân, vào nước thì chết, gặp biển thì vong, sông ngòi đều ghét...

Kiếp vẫn nặng nề, tím xanh lấp lóe.

Lôi đình cuồn cuộn, huyền bào phần phật bay múa.

Ở chỗ cách xa hắn, Kim Ô to lớn đứng lơ lửng giữa không trung, quanh người ánh lửa sáng chói như mặt trời bộc phát.

Phía dưới, chúng nước gào thét bành trướng, trong đục chảy ngang, hỗn tạp như dòng, bao phủ vô số.

Thấy "Phất Uyên" đã bị trọng thương, Bùi Lăng lập tức nhìn về phía "Tu Hiểu", đang muốn ra tay lại thấy trong lũ lụt cuồn cuộn đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm kéo dài!

Mặt biển run rẩy kịch liệt, trong khoảnh khắc sóng lớn tận trời, bọt nước bắn tung toé như mưa to, lấy khí thế dời núi lấp biển rào rạt mà lên.

Một đạo sóng biển hùng vĩ nhất gầm thét tận trời, nó lập tức hóa thành một cái đầu rồng to lớn!

Đầu rồng như tiễn xông ra mặt nước trong chớp mắt, sau nó thân rồng mạnh mẽ khổng lồ nhanh chóng hiện ra, tất cả thương thế trên dưới cả người đều đã phục hồi như cũ, trông tự phụ uy nghiêm, vô cùng hoàn mỹ! Trước đó "Phất Uyên" thiếu hai mắt, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, trong hốc mắt là mắt rồng sáng rực; sừng rồng bị gãy cũng hoàn hảo không chút tổn hại, sừng rồng cheo leo, hoa lệ hùng tráng; đốt ngón tay đứt gãy khôi phục toàn bộ; vảy ngược cũng tồn tại như thường.

Toàn bộ thể xác không có chút tỳ vết nào, không thấy bất kỳ thiếu thốn gì!

Nhìn qua tình cảnh thay đổi cực lớn này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lập tức rõ ràng, "Phát Uyên" dùng quy tắc trong ván cờ này!

Cũng như trong ván cờ [Thanh Khâu luận đạo] trước đó, hắn hiểu rõ quy tắc ván cờ kia hơn cả Long Vương, vì thế dù ngay lúc đó Long Vương mạnh hơn hắn một mảng lớn, nhưng lại bị hắn cắt đứt sừng rồng, khoét đi mắt rồng, cướp đi vảy ngược...

Bây giờ trong ván cờ [Man Hoang lũ lụt] này, người càng quen thuộc quy tắc ván cờ hơn là Long Vương! So sánh ra hai vị Tiên Vương trước mặt không hiểu rõ quy tắc ván cờ càng nguy hiểm hơn!

Bây giờ phải liên thủ với Kim Ô hoàng "Tu Hiểu", giải quyết Long Vương "Phất Uyên" trước tiên! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng mở miệng nói: "Tu Hiểu' tiền bối... Còn chưa nói hết lời, Long Vương "Phất Uyên" cũng mở miệng nói: "Tu Hiểu, 'Đêm tối thuộc về ngươi!"

"Nhục thân tên nhân tộc này tặng cho bổn vương!"

Nghe vậy, vẻ mặt "Tu Hiểu" không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ từ tốn nói: "Đêm tối nhất định thuộc về bản hoàng!"

1104 chữ

Chương 3342: Thế giới "Đêm"!

"Về phần nhục thân của tên nhân tộc này, bản hoàng không có hứng thú"

Tiếng nói vừa ra, "Phất Uyên" khẽ gật đầu, chợt há miệng phun ra mười một viên long châu óng ánh mượt mà, linh cơ dạt dào.

Sau khi mười một viên long châu cùng nhau xuất hiện, giữa thiên địa hơi nước nồng nặc trước nay chưa từng có, như nước chư thiên vạn giới, như lực lượng to lớn liên quan đến chư thiên vạn giới và "Thủy" đều hội tụ ở đây! Mặt nước vẫn đang mênh mông, nơi xa còn có trăm sông hoặc lững lờ hoặc chảy xiết, toàn bộ phương thế giới này đều truyền ra nhịp đập vô cùng mừng rỡ, thần phục, thiên vị!

Long châu lơ lửng trên không, trong chớp mắt như điện xạ cùng đánh về phía Bùi Lăng!

Cùng lúc đó, "Tu Hiểu" ra tay, hai cánh của nàng khẽ nhúc nhích, lít nha lít nhít kim vũ lấy đó làm trung tâm, đều đều lại nhẹ nhàng bày ra.

Mỗi một mảnh kim vũ đều hóa thành mặt trời, hội tụ thành dòng lũ đập về phía Bùi Lăng!

Nước và lửa, lạnh băng và nóng bỏng, lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa, trong tiếng vang đinh tai nhức óc có mười một viên long châu, vô số mặt trời và kiếp lôi cuồn cuộn đồng thời lao về phía Bùi Lăng! Thấy "Phất Uyên" vô sỉ muốn lấy hai chọi một như vậy, Bùi Lăng nhướn mày, chợt nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, hắn lập tức đánh ra một cái pháp quyết, tiếng nói lạnh băng hùng vĩ: "Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!" Ngay sau đó, phương thiên địa này lập tức vào sự im lặng hoàn toàn như tĩnh mịch.

Trong kiếp vẫn, trên chúng nước, trong hư không, trong mặt trời... Đều sinh ra vô số vết rách!

Tất cả vết rách cùng nhau mở ra, từng con mắt diệt thế lạnh băng, sâm nhiên, vô tình vô dục như thanh thiên chi nhãn mở ra!

Nơi con mắt diệt thế nhìn qua tĩnh mịch càn quét.

Trên mười một viên long châu đánh về phía Bùi Lăng vốn có linh cơ cuồn cuộn dạt dào, lại lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán; Mặt trời hội tụ thành dòng lũ cuồn cuộn như hòn than dần dần dập tắt; Hơi nước mênh mông như bóng với hình bên cạnh "Phất Uyên" đột nhiên tán đi; Liệt diễm huy hoàng bay vút lên quanh người "Tu Hiểu" cũng lập tức cô quạnh...

Chúng nước khô bại, chân hỏa tàn lụi, mặt trời héo úa...

Toàn bộ phương càn khôn này đều đang nhanh chóng tử vong!

Tiên thuật diệt thế.

Tiên chức diệt thế.

Thấy tên nhân tộc này lại thi triển ra tiên thuật làm trái thiên cương, "Tu Hiểu" không do dự chút nào đánh ra một cái pháp quyết khí tức hừng hực, tiếng nói bạo ngược to lớn: "Vạn Tượng Chúng Sinh, Duy Ngô Duy Thiên!" Tiếng nói vừa ra, trên dưới cả người Kim Ô khổng lồ lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt trước nay chưa từng có, mỗi một tia sáng đều vô cùng sắc bén như lợi kiếm thực chất, như có thể đâm rách chúng sinh vạn vật, đâm xuyên toàn bộ thế giới!

Tất cả con mắt diệt thế trải rộng thủy, hỏa, vòm trời, vực sâu... Không bị khống chế bắt đầu trục nhật, bọn chúng thu hồi ánh mắt nhao nhao nhìn về phía "Tu Hiểu", ánh mắt như bị dính chặt không có cách nào dịch chuyển.

Khắp nơi vô cùng rực rỡ, phương thế giới này chỉ có một mảnh trắng xóa, vạn vật đều biến mất sạch sẽ trong ánh sáng cực hạn như chưa từng tồn tại.

Nhưng ánh sáng trên người "Tu Hiểu" lại càng ngày càng mạnh như vĩnh viễn không có điểm dừng, cho đến khi chiếu sáng chư thiên vạn giới!

Trong chốc lát, tầm mắt của Bùi Lăng rơi vào một mảnh mênh mông, không cách nào thấy vật, tất cả con mắt diệt thế cũng không thấy rõ bất kỳ cảnh tượng gì.

Phương thiên địa này tĩnh mịch, sa sút, hủy diệt đều tạm thời dừng lại!

Cùng lúc đó, long trảo to lớn của "Phất Uyên" bắt pháp quyết, giọng hắn ta như chúng nước bành trướng, ầm vang như sấm: "Thái Sơ chân nguyên, nhất sinh vạn giới!"

Nói xong, một giọt nước óng ánh sáng long lanh hiện ra trong hư không, trong giọt nước bắn ra ngàn vạn ánh sáng, ngay sau đó lít nha lít nhít bong bóng nhỏ bé tranh nhau chen lấn tuôn ra từ bên trong, vừa rời khỏi nước, tất cả bong bóng nhanh chóng lớn mạnh, nhét đầy khắp nơi.

Tất cả con mắt diệt thế đều bị bao bọc trong bong bóng nước.

Mỗi một cái bong bóng đều tràn ngập "Bản nguyên", quy tắc, trật tự vô cùng dày đặc như từng thiên địa nhỏ bé được lưu ly bao bọc, lại tự thành một giới!

Trong chớp mắt bong bóng hoàn toàn nuốt hết con mắt diệt thế, "Bản nguyên", quy tắc, trật tự trong đó lập tức lợi dụng tốc độ cực nhanh tàn lụi!

Trong chớp mắt, tất cả thế giới trong bong bóng đều bị hủy diệt.

Băng hoa lục giác lập tức hiện lên ở tầng ngoài tất cả bong bóng, rất nhiều bong bóng đông kết thành quả cầu băng, hóa thành từng tử giới không có chút sinh cơ nào.

Tạch tạch tạch... Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang vọng hư không, vết nứt như mạng nhện hiện ra trên quả cầu băng, khối băng có to có nhỏ rì rào rơi xuống, nhanh chóng bóc ra tầng cảnh tượng bên trong.

Đã thấy con mắt diệt thế bị bao bọc đã hóa thành vụn băng màu sắc ảm đạm cùng với bong bóng, theo quả cầu băng vỡ vụn dần rơi xuống, quay về hư vô.

Từ đây khí tức hủy diệt hoàn toàn biến mất ở phương thiên địa này, tất cả khôi phục như thường.

Tiên thuật đột nhiên bị phá, ánh sáng mạnh lại chưa từng tiêu tán.

Bùi Lăng không do dự, Cửu Phách Đao trong tay lập tức muốn chém ra nhưng ngay chớp mắt này trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác, trong tối tăm hình như mình đã làm gì đó trái với quy tắc...

1101 chữ

Chương 3343: Thế giới "Đêm"! (2)

Phốc!

Hắn lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt bao trùm một lớp xám tro ảm đạm, khí tức hạ xuống!

Bùi Lăng nhanh chóng hiểu được là quy tắc của ván cờ!

Nhưng rốt cuộc là quy tắc gì, hiện tại hắn còn chưa có cách nào biết rõ!

Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, trong ánh sáng mạnh mênh mông vô ngần có một cái long trảo che khuất bầu trời đột nhiên nhô ra, về xuống đầu hắn.

Long trảo kia mạnh mẽ sắc bén, màu sắc vàng ròng tự phụ chói mắt như vô số lưỡi đao cùng nhau đâm xuống, lại như tấm lưới to lớn bao phủ toàn bộ bầu trời này, phong tỏa tất cả đường chạy!

Bùi Lăng lập tức hoàn hồn, không rảnh quan tâm thương thế trong cơ thể, Cửu Phách Đao chém ngang ra.

Đạo khí huyết sắc tung hoành hư không, trào lên gào thét như biển giận sóng to.

Hư không nứt nẻ từng khúc, đao khí và long trảo không có chút sức tưởng tượng nào đụng vào nhau.

Oanh! !

Một tiếng vang chấn trời động đất, dư chấn kinh khủng như gợn sóng vô hình từng tầng lan ra bốn phương tám hướng, vừa vào ánh sáng mạnh lập tức bị nuốt hết.

Bùi Lăng đang muốn tiếp tục ra tay, cổ họng lại thấy ngai ngái cuồn cuộn, không bị khống chế lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, màu xám tro trên mặt hắn càng thêm nghiêm trọng!

Liên tục hai lần bị quy tắc ván cờ nhằm vào, hắn lập tức hiểu được quy tắc của ván cờ [Man Hoang lũ lụt] này là... Không thể ra tay với Long Vương!

Không!

Nói đúng ra là không thể ra tay với Long tộc! Trước đó hắn từng nghe "Trì Yểu" miêu tả tình huống đại khái của ván cờ [Man Hoang lũ lụt] này...

Đối phương thân là Tán Tiên, trên người có tiên chức, trong mắt sinh linh hạ giới có được thủ đoạn thông thiên triệt địa!

Nhưng toàn bộ quá trình trị thủy của hắn ta lại là quy củ, chân thật, không hề sử dụng lực lượng to lớn trực tiếp lệnh cưỡng chế chúng nước về vị trí cũ.

Ngoài ra, đối phương còn từng nói, chỗ khó khăn nhất của ván cờ [Man Hoang lũ lụt] này là lúc khai thông hồng thủy đến Long Môn, có Long tộc và Thủy tộc đến đây ngăn cản...

Sau khi khơi thông Long Môn, đối phương cũng lập tức chạy tới Kiến Mộc đề phòng Long tộc trả thù...

Bây giờ xem ra, trong ván cờ này "Trì Yểu" vẫn luôn lẩn tránh xung đột chính diện với Long tộc!

Đương nhiên, điều này cũng có thể là "Trì Yểu" tự biết thực lực tu vi không đủ, không dám chống lại Long tộc...

Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, lúc này thế cục rất rõ ràng. Trong ván cờ này, chỉ cần ra tay với Long tộc sẽ xúc phạm quy tắc ván cờ! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến một sự kiện... Hoàng bảng!

Mặc dù "Trì Yểu" không dám xung đột chính diện với Long tộc, nhưng cuối cùng vẫn có thể khơi thông hồng thủy ra khỏi Long Môn, chính vì hắn ta bóc hoàng bảng trị thủy!

Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chỉ cần hắn cũng đi bóc tấm hoàng bảng trị thủy kia, có khả năng đối chọi tắc này!

vói quy Lúc đang suy nghĩ, long trảo khổng lồ như trời nghiêng lại hiện ra trong ánh sáng mạnh chói mắt, như tấm lưới chụp vào Bùi Lăng.

Long trảo gào thét ngang trời, gió mạnh đột nhiên xuất hiện, hư không rung động như chúng sinh vạn vật đều khó thoát được!

Tạch tạch tạch...

Không gian như bánh quế ngọt ầm vang vỡ vụn, long trảo vút qua, hư không rung chuyển lập tức bị ánh sáng mạnh chữa trị, huyền bào phần phật cũng đã xuất hiện ở phía xa.

Vừa tránh thoát một kích, Bùi Lăng lại ý thức được cái gì đó, từ khi ánh sáng mạnh thật lớn nhét đầy phương thế giới này đến nay, Tiên Vương kiếp vẫn khóa chặt hắn cũng không rơi xuống nữa!

"Tu Hiểu" đang dùng đại đạo tiên thuật!

Uy năng của nàng chẳng những có thể khiến [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền] của hắn mất đi mục tiêu, còn có thể khiến thiên kiếp cũng mất đi mục tiêu!

Suy nghĩ chưa dứt, vô số long trảo vàng ròng theo lũ lụt trùng trùng điệp điệp mãnh liệt tới từ bốn phương tám hướng, khí thế rào rạt như hoàn toàn nuốt hết Bùi Lăng trong nháy mắt!

Rầm rầm rầm...

Tiếng vang to lớn chấn động khắp nơi, đao khí cao ngất đột nhiên xuất hiện, gào thét càn quét, huyết sắc tràn ngập.

Đao khí lạnh thấu xương vờn quanh Bùi Lăng, đỡ được một vòng thế công của Long Vương.

Dư chấn nhanh chóng kiềm chế, tất cả gợn sóng đều bị ánh sáng mạnh nuốt hết.

"Hụ khụ khụ khụ.." Bùi Lăng không kiềm chế được ho khan một trận, khóe miệng chậm rãi chảy ra vết máu đỏ thắm, sắc mặt vốn đã xám tro lại càng suy yếu. Trong chốc lát, hắn sinh ra một loại ảo giác mãnh liệt.

Dù hiện tại hắn đã dung nạp toàn bộ "Đêm" chư thiên, dù hắn đạt đến Tiên Vương đỉnh phong, dù thực lực của hắn vượt qua "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" liên thủ... Hắn cũng không thể thắng được trận chiến này!

Bởi vì ở chỗ này, quy tắc ván cờ áp đảo tất cả!

Dù hắn có mạnh đến đâu, dù hắn có thủ đoạn thông thiên cỡ nào, lúc này hắn không phải là tu sĩ nhỏ yếu mới vào Bồng Doanh quan năm đó sao?

Cái này... Là lực lượng Tiên Tôn!

Mưa rào xối xả, đường núi lầy lội.

Hơi nước tản khắp như mây khói, ngọn núi quanh quẩn uốn lượn như dải.

Bên dưới Yến Long phong.

Phi Long thạch bi yên tĩnh đứng sừng sững.

Tu sĩ áo vải chân trần đứng chắp tay, cùng rất nhiều đồng bạn sau lưng bình tĩnh nhìn nam tử áo vàng không ngừng phải nhẹ vẫn triện trên bia đá.

1099 chữ

Chương 3344: Thế giới "Đêm"! (3)

Lúc này, trên tấm bia đá đã hiện ra mấy quy tắc.

Theo nam tử áo vàng lại vung tay áo, quy tắc mới tiếp tục hiện ra: Sinh linh vô đạo, bất kính thần long, tự có thiên khiển giáng lâm! Đến lúc đó bốn thiên môn mở ra, lũ lụt tràn lan. Trong lúc lũ lụt, chúng sinh có tội thực lực giảm phân nửa!

Nam tử áo vàng sắc mặt bình tĩnh, lại vung tay áo lên, chỉ thấy đầu quy tắc tiếp theo xuất hiện: Dẫn lũ qua Long Môn, Kiến Mộc mở ra!

Trong ánh sáng vô cùng chói mắt, cuối cùng trong tầm mắt cũng chỉ có một mảnh mênh mông, vạn vật biến mất.

Bùi Lăng cầm Cửu Phách Đao, đạp không mà đứng.

Đột nhiên, mười một viên long châu linh cơ dạt dào bay ra từ bên trong ánh sáng mạnh, khí tức lũ lụt, uy năng chúng nước, lực lượng to lớn của "Thủy" chư thiên vạn giới sôi trào mãnh liệt như biển cả treo ngược, cuồn cuộn rơi xuống! Long châu vẽ qua trời cao, gào thét che ngợp bầu trời, dẫn động muôn hình vạn trạng gấp gáp rơi xuống. Bùi Lăng liên tục vung trường đao chém ra, thế đao lao nhanh như sông giận gào thét, vạn núi lao nhanh, thẳng tắp nghênh tiếp.

Keng keng keng...

Tiếng kim thiết va chạm vào nhau dày đặc, Cửu Phách Đạo và long châu rắn chắc đụng vào nhau, chỉ một thoáng đốm lửa nhỏ và hơi nước ầm vang tản khắp, trong tiếng vang chấn trời động đất mười một viên long châu không bị khống chế rút lui một đoạn.

Sắc mặt Bùi Lăng lại tái đi, khí tức càng thêm uể oải.

Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy trong tối tăm thân thể trở nên nặng nề!

Dường như có quy tắc gì đó áp đặt trên Tiên thể của hắn, khiến khí cơ nhanh chóng hạ xuống.

Quy tắc ván cờ...

Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng, trong lòng rõ ràng trong tình huống hiện tại nhất định phải lập tức đi bóc hoàng bảng trị thủy!

Hoặc là... Rời khỏi ván cờ này!

Suy nghĩ đến tận đây, hắn lập tức cúi đầu cắn xuống một khối huyết nhục từ trên cánh tay phải của mình, nuốt vào trong bụng, chợt đánh ra một pháp quyết phức tạp, tiếng nói rộng lớn: "Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến!"

Tiếng nói vừa ra, khối huyết nhục mà hắn nuốt xuống lập tức hóa thành một luồng tiên lực vô cùng tinh thuần, trong chớp mắt bị thể xác hấp thu sạch sẽ!

Tiên lực hòa vào toàn thân, khí cơ vốn hạ xuống lập tức tăng vọt!

Quanh người hắn tràn ngập ra bóng tối đậm đặc như thực chất, cho dù lúc này ánh sáng mạnh chói mắt như lợi kiếm cũng không cách nào chiếu vào.

Lúc thoáng qua, Bùi Lăng cảm thấy mình như chạm đến cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong Chư thiên vạn giới, chỉ cần là tiên chức, "Bản nguyên" pháp tắc, tiên thuật... Phía dưới đêm tối đều có thể để hắn sử dụng!

Hắn bắt đầu hiểu ra bộ phận trật tự có liên quan với "Không gian"! Dường như chỉ cần hắn ngẩng đầu một cái, có thể thấy bí mật thành Tôn!

Phát hiện khí tức của Bùi Lăng không đúng, "Phất Uyên" lại ra tay, lít nha lít nhít bong bóng đột nhiên sinh ra, mãnh liệt tới từ bốn phương tám hướng như sóng dữ bành trướng, phong tỏa từng tầng như muốn cầm tù Bùi Lăng trong đó.

Chúng nước gào to, uy áp cường đại như thủy triều lật đổ, bao bọc từng tầng.

Từng mảnh kim vũ tỏa ra ánh sáng lung linh cũng hiện ra từ trong ánh sáng mạnh, nó nhẹ nhàng uyển chuyển lại mau lẹ như điện, nhao nhao càn quét về phía Bùi Lăng.

Nước và lửa, lạnh lẽo và hừng hực, hai luồng lực lượng to lớn cuồn cuộn gào thét xâm nhập, sát phạt lạnh thấu xương!

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động, hắn không để ý đến bong bóng và kim vũ, chỉ xòe bàn tay ra từ xa đánh một trảo về phía núi hoang nào đó vắt ngang nơi xa.

Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh thay đổi, trong ánh sáng trắng mênh mông đột nhiên có thêm một vùng núi cỏ dại so le, hoa mộc thưa thớt!

Vùng núi kia hoang vu cằn cỗi, linh khí mỏng manh, phần lớn thảm thực vật đều là cỏ cây bình thường, đất đai lộ ra, cỏ dài ủ rũ xen lẫn thành đường vân loang lổ.

Chỉ có vài gốc thiên tài địa bảo sinh trưởng gầy yếu, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể chết yểu.

Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hoang tàn vắng vẻ, thậm chí không có tung tích của phi cầm tẩu thú gì. Trong thế núi gập ghềnh, có một tòa thung lũng không đáng chú ý như hồ lô.

Phía dưới cùng thung lũng hình dạng hồ lô là một mảnh đất bằng phẳng, lúc này cỏ dại rủ xuống, yên tĩnh như chết.

Đây là Phù Sinh kỳ cục, lối vào (Huyết nguyệt chi biến] !

Hắn na di toàn bộ cửa vào ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] cùng thiên địa khắp xung quanh đến nơi đây!

Không đợi "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" kịp phản ứng, khí tức quanh người Bùi Lăng biến hóa, sương mù âm u tản khắp bao phủ hắn từng tầng, sương mù kia nhẹ nhàng hoạt bát, biến hóa khó lường, mờ mịt mà không thể nắm lấy.

Pháp tắc "Thời gian".

Theo pháp tắc "Thời gian" vận chuyển, cửa lớn ván cờ lập tức mở ra trước mặt hắn! Trong tầm mắt của Bùi Lăng, một tòa tế đàn cổ xưa tang thương trong sơn cốc hoang vu dần hiện ra.

Tế đàn kia đắp đất mà thành, kiểu dáng đơn giản thô kệch, nguy nga như đồi, nghiêm nghị đứng sừng sững.

Trong chốc lát, ánh sáng mạnh mênh mông biến mất không thấy!

Cơn mưa to liên miên không dứt lập tức biến mất.

Hồng thủy không ngớt, không còn sót lại chút gì.

Đêm tối như tấm màn lớn u nhiên rủ xuống, một vòng huyết nguyệt như lưỡi câu yên tĩnh treo cao.

1088 chữ

Chương 3345: Thiên điều thứ mười

Ánh trăng ửng đỏ như dòng nước trút xuống, nhuộm hết chúng sinh vạn vật.

Toàn bộ thung lũng đều bị máu tươi ào ạt hoàn toàn thẩm thấu, khí tức ngai ngái dày đặc tản khắp.

Tiếng suối lững lờ liên tiếp, trên mặt đất bằng phẳng có dòng máu tinh tế giăng khắp nơi, như mạng nhện bao trùm tất cả mặt đất xung quanh tế đàn.

Tứ chi có to có nhỏ, chiều cao không đồng nhất, tộc quần khác nhau tùy ý tản mát, độ ấm và nhịp tim đang theo máu tươi dâng trào trong thất khiếu nhanh chóng tan biến.

Khắp nơi gió dài mênh mông, lạnh lẽo vắng vẻ.

Kiếp vẫn màu mực bày ra trên trời, nhanh chóng ngưng tụ trong bầu trời đêm...

Ầm ầm ầm ầm ầm! !!

Lúc này, bong bóng và kim vũ đồng thời rơi đến trên người Bùi Lăng.

Nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng và lực lượng kinh khủng của thủy đồng thời nổ tung, sóng nhiệt và hơi nước ầm vang bộc phát như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Nhưng chẳng mấy chốc tất cả mọi thứ đều bị đêm tối im ắng nuốt hết.

Bùi Lăng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, tất cả thương thế trên dưới cả người đều khôi phục, bên tai lại loáng thoáng truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, đưa tặng thất bại...

"Leng keng!

Lần sau hệ thống tiến hành đưa tặng gấp bảy cho ngài.."

"Leng keng! Lần tu luyện này kết thúc ở đây, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao...

Lần trước hắn thành Vương, đây là tiếng nhắc nhở hệ thống đưa tặng thiên kiếp lại bị cắt ngang! Bùi Lăng bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" cũng xuất hiện phía dưới đêm tối, cao giọng tiền bối, hoan nghênh đi vào... Thế giới 'Đêm'!"

nói: "Hai vị Bàn Nhai giới. Bóng tối bốc lên, tiếng xột xoạt như nước thủy triều, khí tức cuồng loạn, tà ác, sa đọa điên rồ tùy ý tràn ngập. Có huyết nguyệt như lưỡi câu yên tĩnh treo cao.

Lúc này, trong nguyệt cung nguy nga, cánh cửa mở rộng, dưới thềm son như núi cao trong chính điện, sợi phân hồn mà Bùi Lăng để lại trong bức tranh ở tông môn đang đứng chắp tay.

Ở phía trên hắn, thiên kiếp biến thành nữ tiên hồng y tóc trắng ngồi nghiêm chỉnh, giọng điệu bình thản hỏi: "Bùi tiên hữu, còn cần gì?"

Nghe vậy, phân hồn Bùi Lăng đột nhiên không nhúc nhích, thần thái trong mắt hắn tán đi, vẻ mặt trở nên vô cùng ngay ngô như hóa thành con rối trong nháy mắt, không nghe được gì.

Thấy thế, thiên kiếp nhìn Bùi Lăng lập tức hiểu ra, bản thể của vị Bùi tiên hữu này rơi vào trong ván cờ! Suy nghĩ xoay chuyển, nàng thu hồi ánh mắt, mặc cho sợi phân hồn này của Bùi Lăng đứng dưới thềm son. Chắc hẳn bản thể Bùi tiên hữu và Long Vương "Phất Uyên" đã đánh đến khí thế hừng hực, tình hình chiến đấu nóng bỏng.

Mặc dù nàng rất coi trọng Bùi tiên hữu nhưng thân là Tiên Tôn, loại tranh đấu giữa Tiên Vương này, nàng cũng không ngại tự mình xuất hiện.

Hơn nữa, lúc trước Bùi tiên hữu chưa khôi phục tu vi tiên nhân đã có thể cưỡng ép điều khiển ý chí của nàng, còn có thể giúp nàng đột phá phong ấn Vĩnh Dạ hoang mạc... Trận đại chiến này, chỉ cần Bùi tiên hữu bắt đầu làm thật, Long Vương "Phất Uyên" hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng gì!

Nếu nàng thật sự nhúng tay vào, đối với Bùi tiên hữu không phải giúp đỡ, mà là một loại sỉ nhục!

Cũng như vừa rồi, nàng cung cấp phương pháp bộ tiên chức "Dục vọng" kia, Bùi tiên hữu hoàn toàn không sử dụng, rõ ràng đã cảm thấy hơi bất mãn với sự trợ giúp của nàng...

Nghĩ tới đây, thiên kiếp không tiếp tục để ý tình huống bên Bùi Lăng, ngược lại tiếp tục quy hoạch đại nghiệp đã từng...

Mười thiên điều lớn chỉ thiếu một cái cuối cùng... Tạo Tiên Tôn!

Sau khi Bùi tiên hữu tru diệt Long Vương "Phất Uyên", chắc có thể thành Tôn.

Đối phương dựa vào thực lực của mình, mặc dù có chút liên quan với nàng nhưng những cái kia đều chỉ là nhân quả bình thường.

Hiện tại nàng muốn tạo một vị Tiên Tôn mới!

Vị Tiên Tôn mới này có "Biểu tượng" và "Ý nghĩa" phải vừa hay đối lập với Bùi tiên hữu!

Bùi tiên hữu là nhân tộc, vị Tiên Tôn mới này không thể là nhân tộc!

Vạn tộc bên ngoài nhân tộc... Ngay cả một chút thí nghiệm cũng không chịu nổi, sao có tư cách thành Tôn? Lựa chọn khác...

Lấy thiên kiếp là được!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của bóng dáng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa đột nhiên mờ mịt, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường.

Nàng hơi nghi ngờ nhìn quanh, hình như vừa rồi mình đang suy nghĩ việc gì đó?

Vào lúc này, ánh mắt nàng dừng lại trên phân hồn Bùi Lăng, thiên kiếp lập tức nhẹ gật đầu, nhớ lại!

Vừa rồi nàng đang nghĩ việc có nên trợ giúp vị Bùi tiên hữu này thắng tranh đấu Tôn vị với Long Vương "Phất Uyên"

Mặc dù làm thế sẽ khiến Bùi tiên hữu bất mãn, nhưng nàng chính là Tiên Tôn!

Nàng là "Hỗn Độn".

Nàng không cần cân nhắc cảm nhận của những sinh linh khác!

Bây giờ nàng muốn làm chuyện này!

Vậy nhất định phải làm!

Thế là, ánh mắt thiên kiếp khóa chặt phân hồn Bùi Lăng, đánh ra một pháp quyết khí tức mờ mịt quái đản, tiếng nói lạnh băng uy nghiêm: "Phản Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Nhân Quả Vô Tướng!"

Đêm tối như màn che lấp vạn vật.

Huyết nguyệt treo lơ lửng trên không, hắt vẫy ửng đỏ vạn dặm.

1101 chữ

Chương 3346: Thiên điều thứ mười (2)

Trong Thái Thệ cốc, tế đàn cao ngất có máu tươi tung hoành chảy xuôi, ào ạt như suối, ngai ngái tản khắp. Bùi Lăng huyền bào phần phật, cầm đao mà đứng, trời cao tối tăm, có Cự Long vàng ròng xoay quanh bay múa, mười một viên long châu quanh người trong vắt như sao, vờn quanh ở bên, chính là Long Vương "Phất Uyên"; lại có Đại Nhật chân hỏa cháy hừng hực, trong ngọn lửa ánh mắt Kim Ô to lớn sáng tỏ chói mắt, chính là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"

"Hai vị tiền bối, hoan nghênh đi vào... Thế giới 'Đêm!"

Tiếng nói vừa dứt, kiếp lôi như thác nước lớn ầm vang đánh xuống!

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, lôi đình cuồn cuộn hoàn toàn bao phủ Bùi Lăng.

Tím xanh sáng tắt trời cao, chiếu toàn bộ phương thiên địa này thành một mảnh mênh mông.

Trong giây lát, ánh lôi tán đi, bóng dáng Bùi Lăng lại xuất hiện, hắn hoàn hảo không chút tổn hại lại hấp thu sạch sẽ kiếp lực, khí cơ lại tăng lên!

Cảm nhận lực lượng sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.

Đây là lần thứ hai hắn tiến vào ván cờ [Huyết nguyệt chi biến] này!

Lần đầu tiên hắn cùng Long Hậu Tự Hàn Ung vào ván cờ, thành tựu cảnh giới Tiên Vương!

Lúc ấy hệ thống đưa tặng thiên kiếp cho hắn, sau đó thao túng hắn rời khỏi huyết nguyệt, lúc ở giữa không trung, uỷ thác đã bị cắt...

Tình huống giống như đúc ván cờ (Thanh Khâu luận đạo] kia!

Cùng một ván cờ, hắn từng tiến vào hai lần, hệ thống sẽ coi hai lần mình tiến vào ván cờ là một chỉnh thể!

Bây giờ hắn bị Long Vương và Kim Ô hoàng công kích, trong thời gian giống nhau, lần thứ nhất mình tiến vào ván cờ sẽ bị ngoại lực cắt ngang ủy thác...

Cùng lúc đó, thấy huyết nguyệt giữa trời, cảnh tượng xung quanh thay đổi, bóng tối như triều lặng yên càn quét, "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" lập tức hiểu ra đây cũng là một ván cờ hoàn toàn mới!

Dưới tình huống bình thường, Tiên Vương muốn đi vào Phù Sinh kỳ cục nhất định phải thông qua từng tầng quy tắc, mượn dùng lực lượng Tiên Tôn mới có thể làm được.

Nhưng nhân tộc trước mặt có được pháp tắc "Thời gian", chỉ cần tìm được cửa vào ván cờ có thể cưỡng ép tiến vào trong ván cờ!

Hiện tại, đối phương trực tiếp na di toàn bộ lối vào ván cờ đến trước người mình, sau đó kéo tất cả xung quanh vào trong ván cờ này!

Suy nghĩ đến tận đây, "Tu Hiểu" lập tức bình tĩnh nói: "Ban ngày, trường minh không hối; ban đêm, trống vắng chiêu u"

"Nhân tộc! Ngươi rất đặc biệt nhưng dừng ở đây!"

Nói xong, hai cánh khổng lồ của Kim Ô hoàng như mặt trời mọc lúc bình minh ầm vang mở ra!

Trời cao vàng ròng bay múa, lít nha lít nhít kim vũ nhẹ nhàng lơ lửng như hoa rơi đầy trời, lại như cùng bay phất phơ nhao nhao, trong ánh sáng uyển chuyển hóa thành ngàn vạn lưỡi đao bắn mạnh về phía Bùi Lăng!

Hư không kịch liệt vặn vẹo như dòng nước uốn lượn, Đại Nhật chân hỏa che ngập bầu trời, đốt diệt vạn vật, kim vũ phá không gian, lạnh lẽo cao ngất, xâm nhập rào rạt.

"Phất Uyên" không nói nhảm bất kỳ điều gì, hắn ta tâm niệm vừa động, mười một viên long châu tỏa ra ánh sáng lung linh, thủy ý mênh mông kéo ra từng đạo cung dài chỉ thẳng vào Bùi Lăng.

Trong cốc, sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh không lay động, hắn không có bất kỳ động tác gì, ngàn vạn kim vũ, long trong vắt mau lẹ như điện, trong chớp mắt sắp chạm đến góc áo hắn đột nhiên dừng lại.

châu Ngay sau đó, tất cả thủ đoạn công phạt rút lui dọc theo vết tích rơi xuống.

Sau đó lấy uy năng, tốc độ không khác gì lúc rơi xuống, chia ra đánh thẳng đến Long Vương và Kim Ô hoàng!

"Bản nguyên" đại đạo "Nghịch"!

Ngay sau đó, Bùi Lăng há miệng từ tốn nói: "Quên!"

"Phất Uyên" và "Tu Hiểu" đang muốn tiếp tục ra tay, động tác cứng đờ, trong ánh mắt sắc bén đồng thời vẽ qua một tia mơ hồ nhàn nhạt, quên mất việc cần phải làm tiếp theo.

"Bản nguyên" đại đạo "Quên"! Không đợi hai người khôi phục ký ức, hai mắt Bùi Lăng chậm rãi khép lại.

Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn giới không kể tiên phàm cùng nhau cảm thấy ý buồn ngủ như thủy triều mãnh liệt trào đến, bao phủ bọn họ, tất cả đôi mắt đều không bị khống chế khép kín. "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" đều cảm thấy tình huống không đúng, nhưng mí mắt nặng nề như thiên quân, cảm giác mệt mỏi như phát ra từ phế phủ, trong tối tăm có vô số tiếng nói, tâm niệm thúc giục bọn họ thiếp đi, dù lúc này bọn họ cực kỳ kháng cự, hai mắt vẫn chậm rãi nhắm lại...

Biểu tượng "Hắc dạ"... "Bản nguyên" đại đạo "Ngủ"!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ngay sau đó, theo tiếng vang chấn trời động đất, vô số kim vũ đánh trúng Kim Ô hoàng, mười một viên long châu rắn chắc nện trúng Long Vương.

Hai vị Tiên Vương như sao băng gấp gáp rơi xuống, đập ầm ầm vào mặt đất.

Ông!

Mặt đất bao la chấn động từng tầng, ngọn núi đổ sụp, lòng sông lệch vị trí, chỉ một thoáng khắp nơi cát bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn.

Trong giây lát, bụi đất tán đi, vùng núi rộng lớn vốn gồ ghề nhấp nhô đã hóa thành rừng rậm nham thạch mênh mông vô bờ.

Từng gai nham to lớn có to có nhỏ, chiều cao không đồng nhất như mũi nhọn đâm khắp nơi, trải rộng phương mặt đất này.

"Phất Uyên" và "Tu Hiểu" chia ra rơi vào một mảnh nham đâm, lúc này thể xác khổng lồ như cái sàng, bị rất nhiều gai nham đâm xuyên qua.

1093 chữ

Chương 3347: Thiên điều thứ mười (3)

Máu tươi thuận theo miệng vết thương ào ạt chảy xuôi, trong chớp mắt đã hội tụ thành dòng suối lững lờ giữa khe hở gai nham.

"Bản nguyên" đại đạo "Nham"!

Trong Thái Thệ cốc, Bùi Lăng chậm rãi mở hai mắt nhìn "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" đã bị trọng thương, vẻ mặt bình thản không có bất kỳ gợn sóng gì.

Hiện tại hắn còn ở trong hiệu quả của tiên thuật [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] này.

Thời khắc này hắn đến gần cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong vô hạn!

Không có quy tắc ván cờ gò bó, hắn đối phó Long Vương và Kim Ô hoàng cũng không cần dùng cả tiên thuật!

Ngay cả Cửu Phách Đạo cũng không cần ra!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng thản nhiên mở miệng nói: "Đêm đã quy vị, lại lấy ban ngày, ta tức thành 'Thiên Tiếng nói vừa ra, hắn duỗi cánh tay cách không chụp vào Kim Ô hoàng.

Theo bàn tay hắn mở ra, một luồng lực hút cường đại lập tức khóa chặt "Tu Hiểu", lông vũ vàng ròng gào thét phần phật cùng chỉ về phía Bùi Lăng, dường như ngay sau đó sẽ có lực lượng to lớn chuyển đến trước mặt Bùi Lăng!

Nhưng ngay lúc này, "Tu Hiểu" cố nén nhục thân bị trọng thương, lập tức đánh ra một pháp quyết cổ xưa, tiếng nói lạnh băng: "Ban ngày càn khôn có thứ tự, cùng thiên hóa nhật"

Rất nhiều tiên huyết chảy ra từ trong thể xác lập tức dâng lên theo tiếng! Mỗi một giọt tiên huyết đều đang trong quá trình lên cao, hóa thành một vòng mặt trời huy hoàng. Mặt trời sáng ngời chói mắt, ánh sáng vô cùng, xung quanh mỗi một vòng mặt trời dần có bụi mù chen chúc tới tung bay trời cao, tinh thể vây quanh nó chầm chậm xoay tròn như từng thứ khao khát ánh sáng, lại như tín đồ cúng bái ánh sáng.

Thời gian dần trôi qua, tinh thể tương tự càng ngày càng nhiều, nhanh chóng hóa thành từng thế giới nhỏ bé. Theo độ cao tăng dần, những mặt trời này càng lúc càng lớn, tinh thể thế giới vờn quanh mỗi một vòng mặt trời cũng bành trướng theo. Những thế giới mới sinh này như tinh vân lao nhanh, trùng trùng điệp điệp nện xuống Bùi Lăng. Nhìn qua tình cảnh rộng lớn tráng lệ này, trong lòng Bùi Lăng lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Dường như hắn cũng là một trong rất nhiều tinh thể kia, cần mặt trời chiếu rọi, không kịp chờ đợi muốn múa theo mặt trời...

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bùi Lăng nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, hắn đang muốn ra tay đánh vỡ tiên thuật Kim Ô hoàng, đã thấy "Phất Uyên" cũng bị đâm thủng lít nha lít nhít đánh ra một pháp quyết huyền diệu, tiếng nói to lớn uy nghiêm vang lên trong màn đêm: "Thủy càn khôn tuế biến, vạn pháp quy nguyên!"

Nói xong làm vậy, dòng máu tươi chảy xuôi của hắn ta nhanh chóng ảm đạm, sáng long lanh, hóa thành dòng nước trong veo. Ngay sau đó, rất nhiều gai nham đâm xuyên qua thể xác "Phất Uyên" cũng nhanh chóng mềm mại, đổ sup nhu biến thành một dòng nước, rơi xuống phía dưới hội tụ với máu tươi biến thành dòng nước ra một dòng sông.

Dòng sông mới xuất hiện uốn lượn chảy xuôi, nơi đi qua mặt đất, hư không, vạn vật... Đều hóa thành nước hòa vào trong đó.

Trong tiếng lũ lụt ầm vang, dòng sông nhanh chóng lớn mạnh, trong chớp mắt đã là sông lớn lao nhanh, cuồn cuộn như đại dương mênh mông Trong chốc lát, thuỷ vực rộng rãi tùy ý tràn lan, đầu sóng trào lên dần có khí thế ngập trời!

Từng Thủy tộc hình thái khác nhau nhô ra thể xác từ trong nước, có đứng trên mặt nước, váy dài bay lượn vác mai rùa; có cẩm bào đai lưng ngọc, không che đậy râu ngao sắc bén; có đầu người đuôi cá, giao tiêu nhẹ nhàng, tiếng ca mê hồn...

Tất cả Thủy tộc đều hoàn mỹ không một tì vết, khí cơ mờ mịt cao xa, đều do tiên chức, "Bản nguyên", pháp tắc phương thế giới này biến thành!

Chúng nước xoay chuyển, hơi nước tràn trề nhanh chóng tràn qua phương mặt đất này.

Chỗ lực lượng to lớn tiếp xúc, pháp bào, Tiên thể của Bùi Lăng cũng như tuyết đọng gặp mặt trời bắt đầu hòa tan, như muốn hóa thành một bộ phận chúng nước với mặt đất xung quanh!

Sắc mặt Bùi Lăng lập tức trở nên rất nghiêm nghị, lúc Kim Ô hoàng và Long Vương không dùng đại đạo tiên thuật bình thường!

Trong lúc thay đổi thật nhanh, hắn không do dự chút nào, một tay giơ Cửu Phách Đao lên, một tay đánh ra một pháp quyết cổ xưa sắc bén: "Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Tiếng nói vừa ra, toàn bộ phương thế giới này lập tức rơi vào một mảnh xám trắng không có chút sinh cơ nào!

Chúng sinh vạn vật, càn khôn thiên địa như chết đi trong nháy mắt, chỉ có Bùi Lăng là nguồn sáng duy nhất.

Đỉnh đầu có huyết nguyệt mượt mà u nhiên dâng lên, cùng lúc đó hai vòng huyết nguyệt như lưỡi câu xuất hiện trên đỉnh đầu "Phất Uyên" và "Tu Hiểu".

Đao khí cuồng bạo bộc phát ra từ trong cơ thể Long Vương và Kim Ô hoàng!

Trong từng miệng vết thương có vô số máu tươi hóa thành đao nhọn nhỏ bé, hội tụ thành dòng lũ tự mình lao tới huyết nguyệt như lưỡi câu trên đỉnh đầu.

Oanh! !!

Chúng nước gào thét, mặt trời lao nhanh, đao khí cao ngất, ba môn tiên thuật rắn chắc đụng vào nhau ở trong hư không, uy năng thật lớn như tinh thần nổ tung, dư chấn kinh khủng gào thét lan ra bốn phương tám hướng.

Ánh sáng u ám và sáng chói xen lẫn như hoa quỳnh nở rộ, nhét đầy khắp nơi.

Bạo ngược chấn động, xé rách vạn vật chúng sinh!

Cũng không biết qua bao lâu, thiên địa quay về bình tĩnh.

1091 chữ

Chương 3348: Ý nghĩa!

Trên mặt đất hoàn toàn thay đổi, Bùi Lăng cầm đao mà đứng, áo bào của hắn biến mất hơn phân nửa, thể xác cũng mấp mô, nhiều chỗ hóa thành nước không còn hoàn chỉnh, lại có vết bỏng trải rộng cả người. Chỉ có điều, theo hơi thở của hắn kéo dài, tất cả thương thế đều lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nơi xa, thể xác khổng lồ của "Phất Uyên" quay quanh trời cao, trên dưới cả người hắn ta vết đao từng đống, mỗi một vết thương đều tràn ngập đao ý dày đặc.

Tiên Vương đỉnh phong sinh cơ tràn trề, thúc giục thương thế khôi phục, nhưng đao ý tràn đầy không ngừng ngăn cản Long Vương tự lành.

Tiên lực cuồn cuộn thuận theo vết thương không khô mà trôi qua.

Trong hư không, "Tu Hiểu" và "Phất Uyên" giống nhau, lúc này Tiên thể hoa mỹ sáng chói lại trải rộng vết đao, đao ý lạnh thấu xương cô đọng, dù tiên lực lặp đi lặp lại thúc giục, từ đầu đến cuối thương thế không cách nào khép lại.

Lúc này, "Tu Hiểu" nhìn chằm chằm Bùi Lăng, đột nhiên tiếng nói lạnh băng nói: "Nhân tộc, thực lực của ngươi hơi không đúng!"

"Cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong, mạnh nhất không phải lực lượng bản thân mà là có thể nhìn trộm thiên đạo, từ bên trong thấy được một phần bí mật của Tiên Tôn!"

"Bây giờ ngươi chưa dung nạp toàn bộ 'Đêm' chư thiên, chỉ là dựa vào ăn tiên chi thuật tạm thời thu được lực lượng Tiên Vương đỉnh phong!"

"Chưa chạm đến bí mật của Tiên Tôn, không có khả năng đỡ được tiên thuật của bản hoàng và 'Phất Uyên!"

"Ngươi đã bị 'Hắc Dạ chi chủ thay thế? !"

Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn lắc đầu, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên cạnh hắn...

"Là vị Tôn Giả thứ năm của chư thiên vạn giới, nếu ngay cả chút năng lực ấy mà hắn cũng không có, sao bản tôn lại ban thưởng 'Đêm tối'?"

Tiếng nói vừa ra, một bóng người dáng vẻ ngàn vạn, uy nghi hách dịch hiện ra cách Bùi Lăng không xa, hai con ngươi của nàng thuần trắng, trong sáng lạnh lẽo, cung trang đỏ hồng nhàu kim càng có vẻ lâm ly tĩnh mịch dưới huyết nguyệt, như dung nạp máu tươi, hỗn loạn, sa đọa, tà ác của chư thiên vạn giới...

Lúc này nàng đứng chắp tay, tuy không có bất kỳ động tác gì lại có uy áp cuồn cuộn như biển giận sóng to, rào rạt đi theo, như phá vỡ thiên địa, sinh tử tịch diệt chỉ trong một ý nghĩ Huyết nguyệt giữa trời, ửng đỏ vạn dặm.

Nữ tiên cung trang đỏ hồng đạp không mà đứng, nàng mắt phượng môi son, dáng vẻ ngàn vạn, lời nói lại cực kỳ trẻ con vụng về, đứt quãng như nhi đồng học nói, không lưu loát: "Chờ đủ nửa canh giờ... Như thế bản tôn có thể thuận lợi... Hành hình...

Nàng rất gian nan nói xong lời này, lại đứng tại chỗ ngẩn người, không biết đang chờ Bùi Lăng trở về thụ hình hay phản ứng quá chậm, chậm chạp không có động tác kế tiếp...

Nhưng ngay lúc này hai tay nàng tự phát nâng lên, váy dài tung bay đánh ra một pháp quyết kỳ dị...

"Phản Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Nhân Quả Vô Tướng!" Tiếng nói vừa ra, khí cơ thiên kiếp đột nhiên biến ảo!

Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, hai con ngươi vốn ngây thơ mơ hồ lập tức trở nên vô cùng sắc bén.

Thiên kiếp không do dự chút nào, quay đầu nhìn về một phương hướng.

Ánh mắt nàng chớp mắt xuyên qua muôn sông nghìn núi, thấy một bóng dáng huyền bào cầm đao mà đứng, Cự Long vàng ròng xoay quanh giữa không trung, cùng Kim Ô cực lớn Đại Nhật chân hỏa hừng hực quấn quanh.

Ba bên đều chiếm một phương, giằng co xa xa, giữa đôi bên như dây cung kéo căng đến cực hạn, vô cùng căng thẳng!

Tìm ra bản thể của Bùi tiên hữu!

Bây giờ sự tồn tại tranh Tôn với Bùi tiên hữu không chỉ có Long Vương "Phất Uyên", còn có Kim Ô hoàng "Tu Hiểu".

Vẻ mặt thiên kiếp bình thản, đang muốn trực tiếp ra tay trợ giúp Bùi Lăng thành Tôn, đã thấy Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" vừa hay hỏi Bùi Lăng: "Ngươi đã bị 'Hắc Dạ chi chủ thay thế?"

Nghe vậy, thiên kiếp lập tức rất không vui, lúc này nói: "Là vị Tôn Giả thứ năm của chư thiên vạn giới, nếu ngay cả chút năng lực ấy mà hắn cũng không có, sao bản tôn lại ban thưởng 'Đêm tối?" Nói xong, thiên kiếp bước ra một bước, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Bùi Lăng.

Nghe nói như thế, "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" lập tức quay đầu nhìn về phía thiên kiếp, thấy rõ người đến, vẻ mặt Long Vương và Kim Ô hoàng đều thay đổi.

Hắc Dạ chi chủ? !

Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Long Vương và Kim Ô hoàng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Vị trước mặt dù là hình dạng, giọng nói, khí tức... Đều không khác Hắc Dạ chi chủ chút nào! Cho dù lấy thủ đoạn và tầm mắt của Tiên Vương đỉnh phong, bọn họ cũng không nhìn ra nàng và Hắc Dạ chi chủ có gì khác nhau!

Tuy nhiên, Hắc Dạ chi chủ đang tranh Đế với "Ly La" tiên tôn, đối phương không có khả năng xuất hiện ở đây!

Lúc bọn họ lựa chọn chuẩn bị thành Tôn trong thời điểm bốn vị kia tranh đoạt Đế vị, cũng vì đề phòng loại tình huống này!

Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng ngạc nhiên, trong chốc lát hơi không phân rõ người xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc là "Yếm Khư" tiên tôn? Hay là thiên kiếp?

Nhưng ngay chớp mắt Bùi Lăng, "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" mất tập trung, thiên kiếp đã trực tiếp đưa tay đánh ra một pháp quyết huyền diệu, tiếng nói bình thản: "Giới. Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!"

Tiếng nói vừa ra, toàn bộ phương thế giới này ầm vang biến ảo!

1083 chữ

Chương 3349: Ý nghĩa! (2)

Huyết nguyệt giữa trời lập tức nhạt lại, hóa thành một vòng trăng bạc sáng trong!

Ánh trăng như sương tuyết khoác rủ xuống vạn dặm, soi sáng ra sơn thủy xa xôi trong màn đêm.

Chỉ thấy núi rừng uốn lượn chập trùng, phong tình khác nhau, nhưng ngay sau đó tất cả bóng tối lay động, lại có lít nha lít nhít xúc tu quấn quanh, co rút như chụp vào vòm trời.

Có mắt dọc đầy ác ý so le rủ xuống từ trong rừng rậm.

Lại có xương trắng đắp thành ngọn núi, độc lâu hội tụ thành mặt đất, cánh tay tái nhợt xây dựng lên, xác chết khó mà tính toán đan xen ra hình dáng chân trời gập ghềnh...

Dưới rừng dòng nước lững lờ, ngai ngái nồng đậm, huyết hà dày đặc như mạch máu sinh linh, như phương thiên địa lập tức hóa thành một con thú vô cùng to lớn.

Khuôn mặt có to có nhỏ gào thét kêu rên, hiện ra hư không, mặt đất, dòng suối, núi rừng...

Trong tối tăm, ngàn vạn tiếng nỉ non đan xen quanh quẩn, chấn trời động đất!

Đây là "Vô Tự" thế giới!

Lúc này, dưới ánh trăng tươi đẹp, từng kẽ nứt xuất hiện, sau đó nhanh chóng mở ra.

Thanh Thiên chi nhãn vô dục vô tình nhìn về phía toàn bộ thiên địa.

Nơi ánh mắt nhìn qua tất cả tà ác, tất cả gào thét, tất cả nhúc nhích... Đều chìm vào một mảnh xám trắng và tĩnh mich.

Trong lít nha lít nhít con ngươi chiếu ra phương thế giới này, lạnh lẽo, u ám, tà ác, sa đọa tùy ý bành trướng, "Vô Tự" tăng vọt như cái miệng lớn mở ra, nhanh chóng thôn phệ càn khôn.

Tất cả con ngươi cùng nhau nhìn về phía "Phất Uyên" và "Tu Hiểu", xúc tu tái nhợt nhiều vô số, từ sâu trong con ngươi rủ xuống như sóng trắng phun trào, lại như mạng nhện vẩy xuống bao phủ Long Vương và Kim Ô hoàng. Cự Long vàng ròng và Kim Ô to lớn nhanh chóng ảm đạm, theo đó khí tức của bọn họ nhanh chóng trượt xuống, núi mây biển sương quanh quẩn bên cạnh "Phất Uyên" biến mất sạch sẽ, Đại Nhật chân hỏa quấn quanh "Tu Hiểu" cũng nhanh chóng dập tắt, dường như ngay sau đó hai người sẽ trực tiếp vẫn lạc!

Đây là... Tiên thuật Tôn Giả!

Vị trước mặt không phải Hắc Dạ chi chủ, lại có thể sử dụng thủ đoạn của Hắc Dạ chi chủ! "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" lập tức lấy lại tinh thần, vừa muốn ra tay, Bùi Lăng càng nhanh hơn bọn họ, tiếng nói lạnh băng rộng lớn: "Quên!"

Mặc dù không biết lý do gì khiến thiên kiếp đột nhiên tới giúp hắn, nhưng điều này chắc chắn là chuyện tốt cực lớn với hắn!

Đúng vậy, lúc này người đứng bên cạnh hắn không phải "Yếm Khư", mà là thiên kiếp!

Tiếng nói vừa dứt, động tác của "Phất Uyên" và "Tu Hiểu" lập tức cứng đờ.

Hai người quên lãng tất cả mọi chuyện phải làm sau đó!

Lúc này, pháp quyết trong tay thiên kiếp biến đổi, tiếng nói bình tĩnh: "Kiếm. Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!

Huyết nguyệt mượt mà nhanh chóng dâng lên, kiếm ý bàng bạc lập tức ầm vang bộc phát từ trong cơ thể Long Vương và Kim Ô hoàng!

Cùng lúc đó, hai vòng huyết nguyệt như lưỡi câu cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu haingười.

Kiếm ý bộc phát ra trong vết thương tinh mịn, máu tươi, tiên lực, sinh cơ, mệnh cách, khí số... Tất cả mọi thứ đều hóa thành phi kiếm nhỏ bé, những phi kiếm kia hội tụ thành dòng lũ, cẩn thận nhìn lại như sâu bọ nhúc nhích, u lãnh tà dị, tự mình lao tới huyết nguyệt lưỡi câu trên đỉnh đầu!

Huyết nguyệt lưỡi câu u nhiên, huyết sắc nồng đậm, theo việc liên tục không ngừng bổ sung cũng nhanh chóng viên mãn.

"Phất Uyên" và "Tu Hiểu" vốn bị đao ý của Bùi Lăng gây thương tích, lúc này lại chịu hai môn tiên thuật làm trái thiên cương, trạng thái lập tức tràn ngập nguy hiểm!

Thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong, hai người đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố trước nay chưa từng có, trong nháy mắt tránh thoát đầu "Bản nguyên" đại đạo "Quên" này, tâm thần khôi phục rõ ràng!

Lúc này "Phất Uyên" đánh ra một cái pháp quyết, tiếng nói ầm vang như sấm: "Thủy. Thái Sơ chân nguyên, nhất sinh vạn giới!"

Một giọt nước vô cùng trong trẻo nhỏ xuống trời cao, giọt nước chiếu sáng rạng rỡ, bên trong bay ra lít nha lít nhít bong bóng.

Tất cả bong bóng chìm chìm nổi nổi, nhanh chóng dựng dục ra từng thế giới nhỏ bé hoàn chỉnh.

Bong bóng dung nạp thế giới, nhao nhao bao phủ xuống rất nhiều con ngươi.

Lúc này, "Tu Hiểu" cũng bấm pháp quyết, tức giận quát: "Trú. Vạn tượng chúng sinh, duy ngô duy thiên!"

Ánh sáng mênh mông đột nhiên nở rộ, Đại Nhật chân hỏa vốn ảm đạm lại trở nên sáng ngời chưa từng có.

Ánh sáng và nhiệt độ cuồn cuộn chiếu khắp hư không, xua tan tất cả bóng tối, lấy khí thế thẳng tắp không lùi cắt đứt tất cả ánh mắt con ngươi, cũng cắt đứt huyết nguyệt khóa chặt!

Ánh sáng rực rỡ, ánh mắt thiên kiếp yên tĩnh không gợn sóng lại đánh ra một pháp quyết, hờ hững nói: "Vô. Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến!"

Tạch tạch tạch...

Ngay sau đó, hư không lập tức mở ra vô số cái miệng vô hình có to có nhỏ, bọn chúng trải rộng hư không, hải dương, núi rừng, lục địa, dòng sông... Vừa xuất hiện đã bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tất cả xung quanh.

Dù là bong bóng, thế giới trong bong bóng của "Phất Uyên", hay là ánh sáng cường đại do Kim Ô hoàng bắn ra, đều bị những cái miệng lớn vô hình này nuốt sạch sẽ!

Hai đại Tiên Vương đỉnh phong thi triển tiên thuật, trong chớp mắt lại quy về hư vô.

1089 chữ

Chương 3350: Ý nghĩa! (3)

Cùng lúc đó, Cửu Phách Đao của Bùi Lăng chém ra, đao khí huyết sắc ầm vang trời cao, hội tụ thành huyết hà cuồn cuộn, chảy xiết xoay chuyển, trong nháy mắt bao phủ "Phất Uyên" và "Tu Hiểu"!

Đạo khí giăng khắp nơi, lạnh thấu xương cao ngất, chấn nhiếp bát phương Thấy con ngươi nhìn lại, huyết nguyệt như lưỡi câu, đao khí mãnh liệt, cho dù mình từng là Tiên Vương mạnh nhất thì lúc này cũng bị ép đến đường cùng, Long Vương "Phất Uyên" ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía thiên kiếp.

Là "Lục" vạn giới!

"Ban ngày" chư thiên, "Đêm" chư thiên, "Thủy" vạn giới, "Lục" vạn giới.

Lúc này toàn bộ biểu tượng chư thiên và vạn giới đều hội tụ trong ván cờ này!

Trùng hợp như thế...

Nơi này là chiến trường cuối cùng do bốn vị kia sắp xếp cho bọn họ!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Phất Uyên" đã chuẩn bị làm ra một lần liều mạng, ánh mắt hắn ta khóa chặt thiên kiếp, long ngâm cao vút tận mây: "Cùng cổ!"

"Cùng kim!"

"Cùng vị!"

"Đối vương!"

Tiếng nói vừa dứt, con ngươi trải rộng hư không, mặt đất và thuỷ vực vẫn lạnh lùng khóa chặt, huyết nguyệt vẫn treo cao trên đỉnh đầu, nhưng tất cả đao khí chém về phía "Phất Uyên" như ảo ảnh xuyên qua từ trong thể xác, không có chút thương tổn nào, cũng không cách nào đụng vào hắn ta giây lát!

Cùng lúc đó, ánh mắt "Tu Hiểu" nhìn về phía Bùi Lăng, cũng quát lên: "Cùng thiên!"

"Cùng địa!"

"Cùng giới!"

"Đối vương"

Trong chốc lát, con ngươi khóa chặt Kim Ô hoàng rơi vào mờ mịt, huyết nguyệt cũng ngừng lại, con mắt diệt thế và huyết nguyệt lại không có bất kỳ uy năng sát phạt gì với nàng, chỉ có đao khí chảy xiết cuồn cuộn tiếp tục chém xuống!

Xoạt xoạt xoạt...

Oanh!

"Tu Hiểu" bố trí phòng ngự trong lúc vội vã, dưới sự chênh lệch lực lượng khổng lồ như bánh quế ngọt lập tức bị đao khí trảm thành bột mịn!

Vô số đao khí như dòng nước xiết cuồn cuộn rơi xuống, trong chớp mắt đều trảm vào Kim Ô hoàng.

Kim Ô hoàng như sao băng nhanh chóng rơi xuống, đập ầm ầm vào mặt đất.

Không có tiếng động vang lên, xúc tu và mắt dọc khó mà tính toán lập tức hôi phi yên diệt, trong vực sâu to lớn mới xuất hiện có u hỏa bốc lên, dòng suối ào ạt, cát bụi rì rào bay lên như bóng tối khổng lồ tản khắp. Dưới đáy vực sâu mới xuất hiện, một nửa thể xác của "Tu Hiểu" chui vào tầng nham thạch, vốn nham thạch kiên cố nhưng lúc này đều bị nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng hòa tan thành lưu ly.

Máu tươi thuận theo lưu ly chưa ngưng kết chảy xuôi tứ phương, lúc lông vũ sáng rực của Kim Ô hoàng ngổn ngang lộn xộn, rơi đầy bụi bặm, trong lông vũ có mấy vết đao to lớn tung hoành trải rộng thể xác, miệng vết thương có đao ý cô đọng cao ngất, xua mãi không đi.

Trong bụi mù rì rào, "Tu Hiểu" vừa muốn đứng dậy đã có vô số gai nham sắc bén rét lạnh lập tức sinh ra từ lòng đất, dứt khoát lưu loát đâm xuyên qua thân thể Kim Ô hoàng!

Không cho Kim Ô hoàng bất kỳ cơ hội thở dốc gì, Bùi Lăng đánh ra một cái pháp quyết, tiếng nói lạnh băng to lớn: "Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Vô số đao khí bộc phát ra từ trong cơ thể "Tu Hiểu", tất cả vết thương, máu tươi chảy ngang, tiên lực, khí số, mệnh cách, lực lượng to lớn đều hóa thành trường đao nhỏ bé, tụ hợp vào huyết nguyệt như lưỡi câu trên đỉnh đầu!

Cùng lúc đó, hai mắt Bùi Lăng khép lại, chúng sinh vạn vật như lập tức chìm vào mộng cảnh, rơi vào một giấc ngủ sâu.

"Tu Hiểu" đang muốn ra tay, ý buồn ngủ như thủy triều mãnh liệt trào tới, hoàn toàn nuốt hết nàng, đôi mắt sáng rực cũng không tự chủ được bắt đầu khép kín.

Khí tức tử vong chưa bao giờ có đập vào mặt, trong tối tăm như có vô số tiếng gầm thét rít lên, như đang nhắc nhở việc lớn gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng lúc này "Tu Hiểu" làm thế nào cũng không ngăn được cơn buồn ngủ mãnh liệt này.

Nàng muốn ra tay, muốn đứng dậy, muốn tiếp tục chiến đấu, muốn... Cơn buồn ngủ bành trướng, ngay cả suy nghĩ cũng không thể tiếp tục duy trì.

Đôi mắt Kim Ô hoàng càng sáng tỏ hơn mặt trời, càng đóng càng nhiều, trong nháy mắt đã sắp hoàn toàn khép lại.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, "Tu Hiểu" như mơ tới tình cảnh đã từng...

Trong hỗn độn, lúc hồng mông, nàng là đạo ánh sáng thứ nhất!

Là vòng mặt trời huy hoàng thứ nhất của chư thiên vạn giới!

Vừa sinh ra, nàng đã có được tu vi mà chúng sinh khó có thể tưởng tượng, lực lượng kinh khủng và thể phách mạnh mẽ, nàng ở trong hư không chiếu rọi không biết bao nhiêu năm tháng, đột nhiên yên tĩnh quá mà nhàm chán, bắt đầu muốn đi thăm dò đến chỗ càng xa hơn.

Thế là, nàng tuân theo bản năng hóa thành một con Kim Ô tam túc to lớn, trong lúc vỗ cánh lướt ngang vô số thế giới.

Nàng tiến vào từng thiên địa u ám thâm thúy, mang đến ánh sáng mà chúng nó chưa bao giờ có.

Sinh linh vĩnh hằng không thèm để ý đến thời gian, những thế giới vốn yên lặng kia dần có sinh cơ càng tràn đầy hơn.

Bọn chúng gập ghềnh hội tụ vào một chỗ, bắt đầu sùng bái nàng, tế tự nàng, cầu xin nàng.

Con Kim Ô thứ nhất giữa thiên địa cũng không thèm để ý suy nghĩ và cầu xin của những sinh linh yếu đuối này, nàng nhanh chóng đi đến thế giới càng xa hơn.

Chỉ có điều, lúc vỗ cánh sẽ ngẫu nhiên bay xuống một mảnh kim vũ.

1109 chữ

Chương 3351: Ý nghĩa! (4)

Kim vũ hoá sinh Kim Ô, Kim Ô mới sinh ngây thơ mà hoàn mỹ, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng đằng xa, miệng nói "Mẫu Hoàng".

Dần dần, chư thiên vạn giới càng ngày càng nhiều kim vũ rơi, càng ngày càng nhiều Kim Ô mới sinh.

Những Kim Ô này có mạnh có yếu, nhưng đều truyền thừa lực lượng của nàng, xem nàng là mẫu.

Chư thiên vạn giới, bộ tộc Kim Ô nhanh chóng thành hình.

Bọn họ hoặc đi theo bước chân Mẫu Hoàng, tìm kiếm từng thế giới u ám, mang đến ánh sáng; hoặc tốp năm tốp ba nghỉ lại trong thế giới nào đó, chiếu rọi thiên địa; hoặc là đầy tò mò lui tới với những sinh linh khác, lan truyền ánh sáng và lửa, lan truyền thanh danh Mẫu Hoàng...

Chẳng mấy chốc, nàng danh chấn tứ phương, quyền hành, lực lượng, tu vi của nàng đều vượt xa chúng tiên, nơi đi qua vạn tiên cúi đầu!

Theo dòng dõi gia tăng, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ dừng bước chỉ điểm một hai.

Nàng sáng tạo ra vô số mặt trời, lấy nhóm dòng dõi tăng tiến cảnh giới; nàng ban ánh sáng cho chúng sinh, lấy ban ngày cứu rỗi chúng nó; nàng ban cho sinh linh ngọn lửa...

Ngày qua ngày, năm tháng như trường hà cuồn cuộn chảy xuôi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng cảm thấy sự tồn tại của mình càng ngày càng buồn tẻ, càng ngày càng không thú vị, cũng càng ngày càng không có ý mới.

Nàng nhìn qua tháng năm dài đằng đẵng, quá nhiều phong cảnh và quá nhiều sự vật, chư thiên vạn giới cũng không có cái gì có thể khiến nàng cảm thấy mới mẻ và hứng thú.

Nàng bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình.

Nàng lại ngao du vũ trụ, dạo chơi chư thiên vạn giới.

Lần này, nàng buông bỏ thân phận và địa vị Kim Ô hoàng thử đóng vai những sinh linh khác, dung nhập từng tộc quần, cảm nhận trải nghiệm khác biệt...

Đây cũng là một đoạn tháng năm vô cùng dài đằng đẵng, nàng đứng ngoài nhìn từng tộc quần sinh ra, hưng thịnh và suy vong, chứng kiến từng thế giới khởi nguyên, lớn mạnh và hủy diệt.

Chúng sinh vạn vật sinh ra là bắt đầu, tử vong là kết cục. Dường như mục đích cuối cùng khi chư thiên vạn giới tồn tại ở thế gian này cũng vì hủy diệt...

Nàng cũng là một bộ phận trong chư thiên vạn giới này, có lẽ kết cục sau cùng của mình cũng sẽ quy về vĩnh tịch trong tháng năm dài đằng đẵng nào đó....

Nàng không có bất kỳ e ngại gì với kết cục của mình.

Chỉ có điều, loại ý nghĩa tồn tại vì hủy diệt kia... Không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Năm tháng đơn điệu, thời gian lặp lại khiến nàng mất đi hứng thú với tất cả.

Cuối cùng, nàng đi tới điểm cuối chư thiên vạn giới.

Đó là một vùng hư vô hoàn toàn yên tĩnh, trung tâm hư vô có một tòa cung điện hùng vĩ rộng lớn đứng sừng sững.

Vĩnh hằng chi điện!

Nàng bước vào trong chính điện, gặp được chủ nhân Tiên cung mắt mọc song đồng, vành tai chạm vai, "Ly La"

tiên tôn!

"Ly La" tiên tôn ngồi trên bảo tọa cao cao, không hề cảm thấy kỳ quái vì sự xuất hiện của nàng, chỉ bình tĩnh hỏi thăm: "Tới vì chuyện gì?" Nàng đứng dưới thềm son, rất nghiêm túc nói: "Ta muốn biết ý nghĩa về sự tồn tại của ta!"

"Ly La" tiên tôn cụp mắt quan sát, trên khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết không có chút dao động nào, hắn ta từ tốn nói: "Thiên đạo mông muội, thuận tắc thì thịnh.

"Chúng sinh vạn qua, tính toán hư ảo"

"Ngươi tìm kiếm ý nghĩa tồn tại, bản thân chính là một loại ý nghĩa!"

Nàng nghe vậy lập tức lắc đầu nói: "Loại ý nghĩa này không có ý nghĩa!"

"Ta cần một mục tiêu rõ rệt!"

"Ly La" tiên tôn bình tĩnh nghe, sau đó nói: "Chúng sinh vạn vật đều có ý nghĩa khác biệt"

"Vấn đề này chỉ có thể gõ hỏi nguồn gốc"

"Chỉ có chính ngươi, mới thật sự biết ý nghĩa sự tồn tại của ngươi!"

Nàng nghe vậy lập tức trầm mặc, sau một lát mới hỏi: "Vậy Tôn giả có biết ý nghĩa tồn tại của mình?"

"Ly La" tiên tôn khẽ gật đầu: "Biết!"

Nàng lập tức gật đầu, đã biết đáp án!

Nàng muốn thành Tôn!

Chỉ cần đạt tới cảnh giới giống với "Ly La" tiên tôn, nàng cũng có thể biết ý nghĩa tồn tại của mình!

Hồi ức như ánh chớp thoáng qua, Kim Ô hoàng sắp hoàn toàn khép kín hai mắt đột nhiên dừng lại.

Khí tức trên người nàng biến ảo, mở ra hai mắt, ánh mắt như đuốc nhìn về phía Bùi Lăng.

Thành Tôn... Chỉ thiếu chút nữa!

Đáp án mà nàng cần ở ngay trước mắt!

Nàng không sợ bỏ mình, không sợ hủy diệt, không sợ tan thành mây khói!

Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, nàng nhất định phải biết đáp án kia!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí cơ của "Tu Hiểu" liên tục tăng lên, Đại Nhật chân hỏa trước nay chưa từng có bốc cháy lên như muốn đốt sạch chúng sinh vạn vật, đốt sạch chư thiên vạn giới, đốt sạch tất cả sự tồn tại trên thế gian!

Thể xác đạp lửa mà đứng, lực lượng cường đại bành trướng như thủy triều, trong lúc phun ra nuốt vào cũng không ngừng bành trướng, như vô số vòng mặt trời huy hoàng cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi, vì ánh sáng vào giờ khắc này mà tất cả mặt trời sáng tỏ trong nháy mắt lại nổ tung Trong chốc lát, Kim Ô hoàng tránh thoát lít nha lít nhít gai nham xuyên qua thể xác, máu tươi như thác nước cuồn cuộn chảy xuôi, sinh cơ nhanh chóng trôi qua lại không có cách nào ngăn cản nàng phóng tới Bùi Lăng như điện!

Huyết nguyệt u nhiên treo cao, ánh trăng như máu, trăng như móc câu nhưng cũng không có cách nào ngăn cản bước chân nàng tiến lên!

"Nhân tộc!"

"Đến hòa làm một thể với bản hoàng!"

1103 chữ

Chương 3352: Chư thiên!

Thấy Kim Ô hoàng đột nhiên tránh thoát đầu "Bản nguyên" đại đạo "Quên"

Tránh thoát đầu "Bản nguyên" đại đạo "Nham"!

Thậm chí cưỡng ép giết ra từ trong thuật giết tiên... Bùi Lăng lập tức hiểu đây là một kích cuối cùng mà "Tu Hiểu" dốc hết tất cả!

Đối phương Muốn trực tiếp nuốt sống hắn!

muốn thành Tôn!

Muốn vào thời khắc cuối cùng, cưỡng ép dung nạp "Ban ngày" và "Đêm" chư thiên!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ánh sáng vàng ròng xuyên qua trời cao, tốc độ của "Tu Hiểu" vô cùng nhanh như điện xạ xông đến trước mặt hắn, Bùi Lăng không kịp thi triển tiên thuật, Cửu Phách Đao trong tay xé ra hư vô, đao khí cao ngất tung hoành trào lên, mang theo khí thế sét đánh lôi đình chém về phía nàng...

Oanh! !

Huyết sắc rung chuyển, vàng ròng xoay chuyển, ánh vàng và huyết sắc xen lẫn lưu chuyển chấn động, hư không và vạn vật đều bị xé nát vặn vẹo, nổ tung thành từng đoàn sương mù to lớn sáng chói như ngôi sao sụp đổ, tinh vân uốn lượn cheo leo, màu sắc cực hạn thỏa thích nở rộ, lực lượng to lớn rào rạt tràn ngập, chiếu khắp vạn cổ, vô cùng tráng lệ Trong huy hoàng rực rỡ, hư không rộng lớn, ngôi sao xa gần lớn nhỏ không đều, yên tĩnh chìm nổi. Quay lại từ vĩnh hằng chi điện, "Tu Hiểu" trở lại nơi mình sinh ra, hóa thành tia sáng ban sơ đi thăm dò huyền bí thành Tôn...

Năm tháng như thoi đưa, thời gian trôi qua, trong chư thiên vạn giới vạn tộc cùng xuất hiện, dần sinh ra từng vị Tiên Vương.

Tiên Vương che chở tộc quần, sinh dưỡng rất nhiều, trong thế giới vốn sinh trưởng mạnh mẽ lại xảy ra tranh chấp tầng tầng lớp lớp, chiến tranh, nạn lửa binh, huyết hỏa liên tiếp, chư thiên vạn giới, chinh phạt khắp nơi.

Kim Ô tộc cũng bị cuốn vào trong đó, Đại Nhật chân hỏa hừng hực càng ngang ngược hơn.

Chiến hỏa bay tán loạn, sát phạt nổi lên khắp nơi, lần lượt vẫn lạc.

Ban ngày của chư thiên vạn giới bắt đầu giảm bớt.

Nàng bừng tỉnh từ trong suy nghĩ nhưng lại chưa từng tự mình ra tay, chỉ gọi một tên hậu bối đến ban tên "Cát Diệu", ban thưởng hai cây kim vũ để thành tựu vị Tiên Vương thứ hai của bản tộc...

Về sau, tên hậu bối này dẫn đầu Kim Ô tộc truyền bá lửa và ánh sáng khắp nơi, lấy máu và lửa chinh chiến chư thiên, nhanh chóng mở rộng ban ngày, tộc quần cũng không ngừng lớn mạnh.

Đại Nhật chân hỏa đốt diệt chúng sinh vạn vật, làm từng vị Tiên Vương ngoan ngoãn cúi đầu, nơm nớp lo sợ trước mặt Kim Ô tộc, cho đến khi... Gặp được giọt nước thứ nhất Thái Sơ!

Đó là lần thứ nhất nàng chân chính ra tay trên ý nghĩa!

Trận chiến kia kinh động đến toàn bộ chư thiên vạn giới!

Cuối cùng, là "Ly La" tiên tôn ra mặt, định ra một trật tự mới, mới khiến trận tranh đấu kia hơi ổn định lại...

Năm tháng sau đó vẫn không có chút ý mới nào, chỉ buồn tẻ và không thú vị.

Cứ trôi qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng như thế, một ván cờ bắt đầu, nàng nhận được lời mời.

Vì thành Tôn, nàng đi đến nơi bắt đầu năm tháng, lại là điểm cuối của năm tháng...

"Kim" cho nàng một cơ hội thành Tôn!

Cái giá phải trả là... Một khi thất bại phải biến thành quân cờ trên bàn cờ, để hắn ta sử dụng!

Lại qua năm tháng rất dài, thiên kiếp loạn thế, do Kim Ô tộc và Long tộc dẫn đầu, chư thiên đại tộc lần lượt bị kiếp lôi tàn sát...

Chợt thiên kiếp biến mất không thấy gì nữa, chư thiên quần tiên khó mà tiến thêm...

Lại có U Minh mở rộng, sứ giả đi lại trong địa vực người sống...

Chúng tiên lâm trần xen lẫn với sinh linh phàm tục hạ giới...

Cuối cùng sẽ có một ngày nửa kiếp quy vị...

Bốn vị Tiên Tôn đều ra tay!

Nàng và giọt nước thứ nhất Long Vương "Phất Uyên" ký kết, con đường "Quá khứ" và "Tương lai" tặng cho đối phương, con đường "Chư thiên" và "Vạn giới" thuộc về nàng!

Sau đó...

Nàng đồ diệt toàn bộ Tiên Vương chư thiên!

Nàng chinh phục "Chư thiên".

Đại Nhật chân hỏa vàng ròng nhảy nhót như nước thủy triều, bày ra tung hoành, như dòng sông thuần vàng trùng trùng điệp điệp phát huy ra sự bùng cháy vô cùng tinh tế, cuối cùng lửa nóng hừng hực, ánh sáng chói mắt chậm rãi tán đi, bóng tối như tấm màn lớn bao phủ khắp mặt đất.

"Khụ khụ khụ.."

"Tu Hiểu" phát ra một trận ho khan dữ dội, máu tươi hừng hực chậm rãi chảy ra từ trong thất khiếu như dung nham thẩm thấu mặt đất. Phía trên thể xác có một vết đao to lớn, gần như chém nó thành hai mảnh.

Mặt đất xung quanh bụi mù cuồn cuộn, cát bay đá chạy, có lưu huỳnh và dung nham bắn tung toé như mưa, trộn lẫn bụi mù bay lên khắp nơi, vùng đất vốn bằng phẳng lại lõm xuống như vực sâu, lúc này nàng đang ở tận cùng dưới đáy của vực sâu mới xuất hiện.

Lông vũ vàng ròng khẽ nhúc nhích, nàng muốn phóng lên tận trời tiếp tục truy tìm đáp án kia, nhưng thân thể lại nặng hơn vạn quân, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Nàng phát hiện thể xác của mình chưa từng nặng nề như vậy...

Lúc này, một bóng dáng đen đỏ loang lổ xuất hiện ở trước mặt nàng.

Bộ huyền bào của Bùi Lăng đã bị máu tươi thẩm thấu, một nửa thân thể của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, miệng vết thương vẫn tản ra khí tức thiêu đốt đặc biệt, lúc này mầm thịt nhúc nhích đang nhanh chóng khôi phục.

Nhìn qua Kim Ô hoàng đã khí tức suy vi, Bùi Lăng chậm rãi thu hồi Cửu Phách Đao, bình tĩnh nói: "Tu Hiểu' tiền bối, ta thắng!"

"Ta và bộ tộc Kim Ô có nguồn gốc sâu xa.

1073 chữ

Chương 3353: Chư thiên! (2)

"Lần này chỉ lấy 'Ban ngày, sẽ không làm tổn hại tính mạng của tiền bối"

Nói xong, hắn xòe bàn tay ra ấn vào đỉnh đầu "Tu Hiểu", mười vòng mặt trời huy hoàng ầm vang dâng lên từ sau lưng Bùi Lăng!

Ánh sáng sau cùng trên dưới cả người Kim Ô hoàng bắt đầu chuyển di vào mười vòng mặt trời này từng chút một.

"Tu Hiểu" không phản kháng, cũng không cách nào phản kháng, hai con ngươi vàng ròng trong vắt của nàng chậm rãi khép kín...

"Từng chiếu đêm dài vì chư thiên...

"Từng đốt tinh hỏa vì chúng sinh.

"Từng đứng trên cửu tiêu nhìn xuống vạn giới.."

"Từng bế trần quan ngộ sa bà...

"Đời này kiếp này thế nào...

"Thương hải tang điền vào xa xôi.."

"Nguyện giữ đạo tâm cùng vạn cổ.."

"Không Minh... Lạc nhật... Ta mất ta..."

Trong lúc tự lẩm bẩm, "Tu Hiểu" như thấy được một bàn cờ, trên đó đen trắng đan xen, một quân cờ đen kịt lặng yên xuất hiện.

Nàng nhắm chặt hai mắt.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mười mặt trời dâng lên từ Cam Uyên, có khí tức "Hắc dạ" truyền đến từ hạ giới, nàng không do dự lập tức hạ giới từ Kiến Mộc, tiến vào trong ván cờ... Năm tháng hồng hoang, mười mặt trời nhô lên cao, ý nóng cuồn cuộn.

Mặt trời huy hoàng tùy ý vẩy xuống ánh sáng và nhiệt độ, Đại Nhật chân hỏa điên cuồng múa ở mỗi một tấc hư không trong thiên địa.

Bỗng nhiên, cây cung thuần đen đồng thời xuất hiện bên cạnh mười vòng mặt trời.

Ánh sáng vốn vô cùng sáng chói đột nhiên ảm đạm!

Trong hư không như xuất hiện một cái miệng lớn vô hình, bắt đầu thôn phệ mười mặt trời!

Bóng đen to lớn rải xuống mặt đất, bóng tối sôi trào mãnh liệt.

Lúc này, không chỉ là thế giới hồng hoang, chư thiên vạn giới, tất cả mặt trời cùng nhau hao tổn, mặt trời vô cùng sáng chói lập tức hóa thành mặt trời thuần đen, chỉ có ánh sáng vô cùng ảm đạm quanh mình yên tĩnh tiêu tán.

Mặt trời chư thiên!

Vạn giới rơi vào bóng tối trước nay chưa từng có!

Giữa thiên địa tất cả sinh linh đều không dám nói, sự sợ hãi tùy ý mãnh liệt, mọi tiếng động yên lặng như tờ.

Huyết nguyệt giữa trời.

Dưới đáy vực sâu mới xuất hiện, Bùi Lăng đạp không mà đứng, tất cả ánh sáng quanh người Kim Ô hoàng trước mặt hắn đã bị mười mặt trời sau lưng nuốt hết.

"Tu Hiểu" ngủ thật say.

Trên bầu trời tím xanh đan xen, lôi đình như mũi tên đánh vào trên người Bùi Lăng, kiếp lực cuồn cuộn nhanh chóng bị hấp thu, một nửa thể xác không trọn vẹn của hắn nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt tứ chi của hắn phục hồi như cũ, khí cơ bành trướng, lại đã về tới đỉnh phong!

Lúc này, khí tức của Bùi Lăng như sâu róm hóa bướm, ầm vang lột xác.

Vẻ thâm trầm lạnh lẽo thuộc về "Hắc dạ" lặng yên biến mất, thay vào đó là rộng lớn cao xa, là bằng phẳng vô ngần, là trống trơn mênh mông... Là "Thiên"!

Cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của mình, Bùi Lăng chậm rãi thở ra một hơi, trận đại chiến này bắt đầu từ ván cờ "Ban ngày", đến ván cờ "Đêm" kết thúc....

Hiện tại, hắn đã lấy được "Ban ngày" chư thiên!

Hắn là "Hắc dạ".

Cũng là "Ban ngày".

Lôi kiếp kết thúc, hắn là "Chư thiên"Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía chiến trường bên thiên kiếp...

Trời cao bao la, Kim long to lớn xoay tròn uốn lượn.

"Đối vương"

Tiếng nói rơi xuống, con mắt diệt thế vẫn lạnh băng, huyết nguyệt vẫn treo cao, đao khí huyết sắc cuồn cuộn đung đưa như huyễn ảnh, xuyên qua thể xác của Cự Long, chưa từng tạo thành chút tổn thương nào cho hắn ta. Lẩn tránh đạo khí của tên nhân tộc kia, khí tức quanh người "Phất Uyên" ầm vang bộc phát!

Cho dù vị "Lục" vạn giới kia là bút tích của Tiên Tôn!

Cho dù trạng thái hiện tại của mình không chống đỡ được bao lâu!

Cho dù sau trận chiến này còn phải tranh cao thấp với tên nhân tộc kia một trận...

Hắn ta cũng phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này, toàn lực đánh cược một lần!

Hoặc là dễ dàng đứng trong ván cờ của bốn vị, cưỡng ép đoạt được "Lục" vạn giới, thành tựu vị trí Tiên Tôn! Hoặc là... Vẫn lạc như vậy!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thể xác "Phất Uyên" bành trướng vô hạn, lúc đầu chỉ quay quanh như u núi, ngay sau đó hóa thành kích cỡ tương đương dãy núi, sau đó là to như lục địa, chỉ thoáng qua hắn ta nhét đầy khắp nơi, toàn bộ thiên địa đã không cách nào thăm dò toàn cảnh của hắn ta!

Thân rồng trong vắt, rộng rãi to lớn, một cái long trảo đã lấp đầy tất cả chỗ trống của phương thế giới này. Kiếp vân đen kịt xoay chầm chậm, trung tâm vòng xoáy to lớn có đầu rồng rủ xuống, vảy rồng tinh mịn sáng rực chói lòa, đầu rồng rộng rãi, bất kỳ nơi nào trên mặt đất đều có thể nhìn thấy, Phù Tang gánh chịu mặt trời, Tầm Mộc cành lá khắp mặt đất, Kiến Mộc kết nối chư thiên vạn giới, ở trước mặt hắn ta đều bé nhỏ như bụi trần! "Phất Uyên" há miệng, như mở ra một cái vực sâu khổng lồ trong hư không.

Phương thiên địa này, càn khôn to như vậy, đối mặt với cái miệng rồng to lớn này đều như món ăn trong mâm, canh trong bát.

Lực hút cường đại truyền đến từ sâu trong miệng rồng, chúng sinh vạn vật rung chuyển, hư không chấn động, thiên địa vặn vẹo xoay tròn... Long Vương muốn nuốt toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới "Hắc dạ", tính cả thiên kiếp, huyết nguyệt vào trong bụng!

1110 chữ

Chương 3354: Chư thiên! (3)

Nhìn qua tình cảnh rộng lớn này, vẻ mặt thiên kiếp bình tĩnh không có chút gợn sóng nào, nàng đánh ra một cái pháp quyết khí tức cổ xưa, tiếng nói thường thường: "Dạ. Minh Thiên Đại Mộng, Chiếu Kiến Phù Sinh!"

Vạn vật xung quanh như trước, "Phất Uyên" khổng lồ hơi hoảng hốt, sau đó phát hiện hắn ta vẫn dừng lại ở phương thế giới này, lít nha lít nhít con mắt diệt thế tràn ngập bát hoang, ánh mắt lạnh băng bao quanh, toàn bộ vẫn khóa chặt hắn ta.

Khí tức của hắn ta đang nhanh chóng trôi qua.

Huyết nguyệt trên đỉnh đầu như lưỡi câu, đang theo đao nhọn nhỏ bé trùng trùng điệp điệp tụ hợp vào, nhanh chóng mượt mà.

Trời cao như rửa, đao khí huyết sắc tung hoành như đại dương mênh mông, mang theo khí thế rào rạt chém về phía hắn ta...

Đây là... Tình cảnh lúc "Đối vương" của hắn ta và "Lục" vạn giới trước đó!

Phốc phốc phốc...

Oanh!

Trong tiếng nổ, "Phất Uyên" bị ngàn vạn đao khí cùng nhau trảm trúng!

Kim lân và máu tươi bắn tung toé như mưa to, cát bụi bay lên, hắn ta đập ầm ầm xuống mặt đất.

Cát bay đá chạy lập tức che khuất bầu trời, suối ngầm dâng trào, mặt đất rạn nứt, đá rơi nhao nhao, thân rồng của "Phất Uyên" bị bùn cát vùi lấp gần hết, máu tươi thuận theo miệng vết thương ào ạt chảy xuôi, trong chớp mắt thẩm thấu vào bùn đất, đọng lại thành từng vũng máu có to có nhỏ.

Hắn ta muốn đứng dậy, nhưng một kích liều chết vừa rồi đã dùng hết lực lượng cuối cùng của mình.

Lúc này toàn thân trải rộng thương thế khiến hắn ta động đậy một chút cũng vô cùng gian nan.

Khí tức "Hắc Dạ chi chủ"...

Lực lượng "Hắc Dạ chi chủ"...

Tiên thuật "Hắc Dạ chi chủ"...

"Phất Uyên" chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng đã đi đến trước mặt mình.

"Khụ khụ khụ.." Long Vương vừa há miệng đã không tự chủ được phát ra một tràng tiếng họ, khó khăn ổn định khí tức, hắn ta rất khó khăn mở miệng hỏi: "Ngươi, tôn hiệu là gì?"

Thiên kiếp bình thản nói: "Tên ta 'Yếm Khư "Long Vương 'Phất Uyên, ngươi không nhận ra bản tôn sao?"

"Phất Uyên" nghe vậy khẽ lắc đầu, một quân cờ không có tên...

Hắn ta đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, mắt rồng to lớn chậm rãi khép kín, khí tức cũng như tuyết đọng gặp mặt trời nhanh chóng suy yếu.

Hắn ta dùng hết sức lực sau cùng nói: "Ngươi... Không phải vị kia!"

Nghe vậy, thiên kiếp cảm thấy rất nghi ngờ nhưng không kịp nghĩ kĩ, trong nháy mắt đã quên Long Vương vừa nói cái gì...

Lúc này, Bùi Lăng đạp không mà tới, xuất hiện bên cạnh thiên kiếp, nhìn qua "Phất Uyên" khí tức yếu ớt, cao giọng nói: "Phất Uyên' tiền bối, đề thứ ba là ta thắng!"

"Phất Uyên" im lặng không nói như đã không có sức lực đáp lời.

Ngay sau đó... Cảnh tượng xung quanh ầm vang biến ảo!

Huyết nguyệt u ám, đêm tối mơ hồ cùng mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi đều biến mất không thấy gì nữa.

Tiếng nước ầm ầm vang vọng bên tai.

Chỉ thấy mưa to như trút nước, hồng thủy tràn lan, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, chúng sinh kêu rên bỏ chạy, trên mặt nước vô số xác chết trôi.

Đây là Phù Sinh kỳ cục, [Man Hoang lũ lụt] !

Yến Long phong.

Khói nước quanh quẩn ngọn núi như dải như trướng.

Trên đường núi trơn ướt gập ghềnh, bóng dáng áo vải chân trần dẫn theo nam tử áo vàng cùng một đám đồng bạn im lặng leo lên.

Tiếng nước mưa đập vào mũ rộng vành áo tơi từ từ đi xa, dưới chân núi pho tượng Phi Long chân đạp bia đá đứng trong mưa, nước mưa cuồn cuộn, hơi nước mông lung bắn tung toé.

Vân triện hiện ra trên tấm bia đá lại bắt đầu mơ hồ, mây mù tràn ngập lại hoàn toàn che đậy nó, nhìn không rõ. Ầm ầm!

Tiếng sấm rền như nước thủy triều, đột nhiên có một đạo thiên lôi đánh xuống, xuyên qua trời cao đánh thẳng vào tượng đá Phi Long.

Tạch tạch tạch... Trong tiếng động giòn vang, tượng đá đứt gãy từ bên trong, đổ sụp một nửa.

Tiếng mưa rơi nhanh chóng giảm đi, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ hẹp.

Vòm trời rộng lớn, thoáng cái đã hóa thành miệng giếng chật chội.

Cửu Vĩ Hồ thân thể mạnh mẽ, da lông tuyết trắng đứng phía trên mép giếng nhìn vào bên trong.

Hơi hoảng hốt một cái, Bùi Lăng phát hiện mình đang đứng bên cạnh một tòa giếng cổ, xung quanh đình viện rã rời, trong góc có ngọc thụ lượn quanh chập chờn, "Quánh" đứng ở thành giếng đối diện.

Đây là Phù Sinh kỳ cục, [Thanh Khâu luận đạo !

"Quánh" nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng, tiếng nói lạnh băng hùng vĩ: "Thế giới là giả!"

"Trận luận đạo này, ngươi thắng!"

Tiếng nói vừa ra, cảnh tượng xung quanh lại nhộn nhạo như gợn nước.

Mười vòng mặt trời anh dũng giữa trời, Đại Nhật chân hỏa tùy ý mãnh liệt, đất khô cằn vạn dặm, đất chết chiếm hết tầm mắt, chúng sinh vạn vật sợ hãi như nước thủy triều.

Đây là Phù Sinh kỳ cục, (Mười mặt trời bắt đầu !

Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng lại thay đổi, thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh xuất hiện, quảng điện tĩnh mịch, người hầu Long tộc, Thủy tộc chia ra hai bên, nữ tiên như hoa vẻ mặt khác nhau vây quanh vương giả đầu rồng thân người trên thềm son.

Bùi Lăng đứng một mình dưới thềm son, xung quanh san hô như rừng, minh châu như bùn, ánh châu mờ mịt như thực chất, huy hoàng lộng lẫy.

Đây là thế giới tâm ma của Long Vương!

Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương trên bảo tọa, hắn đã hoàn thành ba đề khó trong thế giới tâm ma!

Hắn... Có thể lập tức thành Tôn!

Lúc này, "Phất Uyên" nhìn chằm chằm Bùi Lăng, chậm rãi mở miệng nói: "Nhân tộc.."

1100 chữ

Chương 3355: Thành Tôn!

"Nhân tộc...

"Tu Hiểu' lại đã vẫn lạc?"

"Phất Uyên" nhìn chằm chằm Bùi Lăng, bình tĩnh hỏi.

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, thờ ơ nói: "Bản tọa chỉ lấy 'Ban ngày' của 'Tu Hiểu' tiền bối, 'Tu Hiểu' tiền bối vẫn là Tiên Vương"

"Có lẽ qua một đoạn năm tháng, thương thế của 'Tu Hiểu' tiền bối có thể khôi phục"

"Long Vương, ngươi còn có gì muốn nói?"

Giữa hắn và Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" không có ân oán quá lớn, cũng không phải kẻ địch sinh tử, chỉ là tranh đấu đại đạo mà thôi.

Kim Ô hoàng muốn "Đêm" của hắn, hắn muốn "Ban ngày" của Kim Ô hoàng, vì thế sau khi lấy được "Ban ngày", hắn không tiếp tục ra tay với Kim Ô hoàng.

Cũng như lần thứ nhất Kim Ô hoàng nhìn thấy hắn, cũng không muốn giết hắn...

Nhưng Long Vương "Phất Uyên" trước mặt lại khác biệt!

Ở trong thế giới tâm ma này, từ lúc bắt đầu hắn và Long Vương chỉ có một người có thể sống trở về hiện thực!

Hiện tại hắn đã đáp đúng ba đề khó của Long Vương, Long Vương đã là tình thế chắc chắn phải chết!

Lúc này, "Phất Uyên" bình thản nói: "Ngươi không nên nương tay!"

"Ngươi nên hoàn toàn tru diệt 'Tu Hiểu, chiếm cứ 'Biểu tượng' khác trên người nàng, chiếm cứ tất cả của 'Tu Hiểu!"

Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, hắn thấy Long Vương đến lúc như vậy còn không quên hỏi thăm tình huống "Tu Hiểu", tưởng đối phương nhớ đến đối thủ cũ, kết quả... Đối phương ngại kết cục của "Tu Hiểu" không thảm bằng đối phương?

Đang nghĩ ngợi, "Phất Uyên" lại nói: "Mặc dù trận chiến này có rất nhiều Tiên Tôn bố cục, nhưng bổn vương liên tiếp thua ba trận đã không còn gì để nói"

"Nhưng nể mặt cùng là quân cờ, hiện tại bổn vương có một chuyện muốn nói cho ngươi"

Quân cờ...

Việc mà Long Vương muốn nói, hơn phân nửa có liên quan đến Phù Sinh kỳ cục!

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng trịnh trọng nói: "Phất Uyên' tiền bối, mời nói!"

Nói xong, hắn nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, chợt hứa hẹn, "Sau khi vãn bối thành Tôn, chắc chắn sẽ trông nom Long tộc thật tốt.

"Phất Uyên" từ tốn nói: "Không cần!"

"Hiện tại bổn vương muốn nói chuyện này, chỉ vì bổn vương muốn nói!"

"Nếu bổn vương không muốn, dù ngươi đã thành Tôn, bổn vương cũng không lộ ra nửa chữ!"

"Về phần Long tộc..."

"Long tộc sinh ra cường đại, tung hoành chư thiên đã lâu, tương lai như thế nào đều dựa vào thực lực, không cần ngoại tộc nhúng tay!"

Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, lúc này vội ho một tiếng, giả vờ như không có việc gì xảy ra: "Phất Uyên' tiền bối, mời nói!"

Lúc này, hộ vệ Long tộc, người hầu Thủy tộc đứng hầu hai bên bảo tọa, cùng tâm ma "Hi Ngao", tâm ma "Thi Thấm", tâm ma "Yểu Du" dần nóng nảy, nhao nhao mở miệng nói: "Thiếu niên anh hùng đã giải được đề khó, kính xin đại vương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thành toàn thiếu niên anh hùng và Long Hậu nương nương!"

"Không sai! Long tộc ta là đại tộc số một chư thiên vạn giới, sao có thể nói mà không giữ lời, lật lọng? !"

"Vị thiếu niên anh hùng này và Long Hậu nương nương tộc ta là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, đại vương cần gì phải chia rẽ đôi uyên ương... Làm điều ngang ngược như thế, chỉ sợ báo ứng không xa!"

"Nghe nói Long Hậu nương nương đã sớm tự định chung thân với thiếu niên anh hùng, thần tiên quyến lữ ân ái hòa thuận như thế, đại vương nên khen thưởng bọn họ thật tốt mới đúng, sao có thể tìm mọi cách làm khó."

"Đáng thương cho Long Hậu nương nương và thiếu niên anh hùng tình thâm như thế, lại bị giam cầm trong Long cung, không cho đoàn tụ, cảnh bi thảm của thế gian cũng chỉ thế mà thôi!"

Lúc la hét ầm ĩ, tất cả Long tộc, Thủy tộc, nữ tiên đều trừng trừng nhìn về phía Long Vương, ý thúc giục lộ rõ trên mặt.

"Phất Uyên" không để ý đến sự thay đổi trong thế giới tâm ma, tiếp tục bình tĩnh nói: "Từ lúc ván cờ bắt đầu, bổn vương đã từng nhận được lời mời"

"Nhưng 'Tu Hiểu' đi, bổn vương không đi "Sau đó, bổn vương lại nhận được lời mời thí nghiệm lồng giam, bổn vương cũng không đi"

"Bổn vương không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ sự tồn tại gì, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh quân cờ.."

"Bổn vương từ chối tất cả Tiên Tôn, có lẽ từ lúc bắt đầu kết cục của bổn vương đã được định sẵn.

"Bố trí của Tiên Tôn sâu thẳm sâu xa"

"Bổn vương tiến vào 'Tương lai' từ hồng hoang, nhìn như tranh được một cơ hội thành Tôn, nhưng thật ra mỗi một bước đều nằm trong sự dự đoán của Tiên Tôn!"

"Bây giờ ngươi cũng giống bổn vương...

"Bổn vương nhận được lời mời của Tiên Tôn, Tu Hiểu nhận được lời mời của Tiên Tôn, ngươi cũng thế.."

Nghe đến đó, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn vào Phù Sinh kỳ cục từng luận đạo với "Ly La" tiên tôn, cũng có cơ hội gặp "Yếm Khư" tiên tôn.

Trên bản chất, bốn vị Tiên Tôn đều từng mời hắn!

Đang nghĩ ngợi, rất nhiều Long tộc, Thủy tộc, nữ tiên xung quanh tiếng nói cao vút: "Đại vương! Giao Long Hậu nương nương ra, để phu thê anh hùng nhân tộc đoàn tụ, một nhà đoàn viên!"

"Giao Long Hậu nương nương ra! Phu thê đoàn tụ! Toàn gia đoàn viên!"

"Giao Long Hậu nương nương ra! Phu thê đoàn tụ! Toàn gia đoàn viên.."

Tiếng gào thét che ngợp bầu trời, thủy tinh cung chấn động, san hô rì rào, minh châu phun ra nuốt vào, bầu không khí trong cả tòa quảng điện vô cùng hừng hực, dường như ngay sau đó tất cả Long tộc, Thủy tộc, nữ tiên sẽ xông lên thềm son, hoàn toàn xé nát Long Vương!

1091 chữ

Chương 3356: Thành Tôn! (2)

"Phất Uyên" không quan tâm những giọng nói này, nói tiếp: "Tu Hiểu tiếp nhận lời mời từ ván cờ, cuối cùng thất bại trong ván cờ"

"Ngươi tiếp nhận 'Hắc dạ... Tiếp nhận lời mời của 'Yếm Khư tiên tôn, tiếp theo...

"Cẩn thận Yếm Khư tiên tôn!"

Cẩn thận Yếm Khư tiên tôn...

Sắc mặt Bùi Lăng bình tĩnh, tiếng nói hòa hoãn: "Tiên chức 'Hắc dạ' của vãn bối đúng là 'Yếm Khư tiên tôn tặng cho"

"Nhưng vãn bối cũng không lựa chọn con đường của Yếm Khư tiên tôn"

"Phất Uyên" khẽ lắc đầu, không giải thích cái gì, chỉ thản nhiên nói: "Tiếp theo, nếu ngươi thuận lợi thành Tôn, thì tìm cơ hội lại trở về ván cờ, hoàn toàn tru diệt Tu Hiểu, chấm dứt hậu hoạn"

"Nếu không ngươi sẽ hối hận!"

"Bố cục của Tiên Tôn không phải thứ mà ngươi có khả năng tưởng tượng!"

Nói đến đây, hắn ta chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Dưới thềm son, trên khuôn mặt rất nhiều thị vệ, tùy tùng đã xuất hiện sâu bọ nhúc nhích rõ ràng, xúc tu trong suốt như con sứa tản ra, khí tức lạnh băng, hỗn loạn, tà ác nhét đầy cả điện, từng tiếng nói chợt cao chợt thấp, quái đản sắc nhọn: "Đại vương vô đạo! Chia rẽ phu thê vô tội, tội đáng chết vạn lần!"

"Hôn quân! Thiếu niên anh hùng đã giải được ba đề khó, vì sao còn không cho cả nhà bọn họ đoàn tụ!"

"Long Vương đáng chết, không xứng là vương tộc ta!"

"Bạo quân! Bạo quân! Bạo quân!"

Tiếng ồn ào như sóng triều tùy ý cuồn cuộn.

Bỗng nhiên một tràng tiếng rèm châu nhẹ vang lên, lại là "Yểu Du" chẳng biết đã đi ra sau từ lúc nào, dẫn một nữ tiên tuyệt đẹp sừng rồng hoa mỹ, mặc cung trang xanh nhạt nhàu kim đi ra, nàng mắt màu lam như biển, trong xinh đẹp không mất uy nghiêm, chính là Long Hậu Tự Hàn Ung trong thế giới tâm ma!

Tự Hàn Ung vén rèm đi ra, thấy Bùi Lăng lập tức nước mắt tuôn trào, tiếng nói kiều mị khó nén kích động: "Bùi lang!"

"Bùi lang! Ngày đó từ biệt, không ngờ ngươi ta còn có ngày gặp lại, thiên đạo đối xử với ta thật sự không tệ!"

"Dù lập tức vẫn lạc, ta cũng đủ hài lòng!"

Lúc nói chuyện, một tay hất "Yểu Du" ra, bước nhanh về phía Bùi Lăng.

Làn váy xanh nhạt tự tạo ra gió, như dấy lên từng tầng sóng xanh.

Tự Hàn Ung vừa mới cất bước, Long Vương trên bảo tọa cũng bắt đầu tán loạn.

Theo khoảng cách giữa nàng và Bùi Lăng càng ngày càng gần, thể xác "Phất Uyên" tán loạn càng lúc càng nhanh.

Bóng dáng cổn miện chỉnh tề, đầu rồng thân người như lập tức hóa thành một tòa tháp cát, trong từng bước chân Tự Hàn Ung nhào về phía Bùi Lăng lại từng tầng đổ sụp.

Ngay khi Tự Hàn Ung đi tới trước mặt Bùi Lăng, sắp nhào vào vòng tay Bùi Lăng, "Phất Uyên" tán loạn vô tung! Cùng lúc đó, thế giới tâm ma to như vậy cũng như gợn nước chậm rãi nổi lên sóng gió.

Cảnh tượng xung quanh kéo dài, vặn vẹo, xoay tròn, chẳng mấy chốc hóa thành trời sao bao la trống vắng sáng ngời.

Giữa biển sao mênh mông, chín cái cột đá thuần trắng bao quanh như lồng giam.

Kiếp vân cao ngất hiện ra từ trong hư không, bên trong có tím xanh bôn tẩu, ầm vang gào thét.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu hắn đã trở lại năm tháng ban đầu!

Ngay sau đó, kiếp lôi cuồn cuộn ầm vang rơi xuống.

Tiếng sấm cuồn cuộn, ánh sáng thật lớn phun ra nuốt vào vạn dặm, trong chớp mắt Bùi Lăng và toàn bộ phương trời sao này đều bị thôn phệ.

Rầm rầm rầm...

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ biển sao sụp đổ như cát, trong hư không đã không có gì ngoài chín cột trụ trắng, tất cả mọi thứ không còn sót lại chút gì, một mảnh trống trơn tự nhiên.

Ánh lôi chậm rãi tán đi, Bùi Lăng huyền bào phần phật hiện ra.

Một vòng kiếp lôi cuối cùng kết thúc, khí tức của hắn lập tức xông vào một cảnh giới trước nay chưa từng có!

Bùi Lăng mở ra đôi mắt, mắt trái của hắn sâu thẳm như đêm tối, mắt phải sáng ngời như ngày dài, bóng tối thâm trầm và ánh sáng vô ngần xen lẫn hòa vào một thân!

Chỉ trong nháy mắt này, Bàn Nhai giới.

Một vòng mặt trời huy hoàng ầm vang dâng lên, xông phá huyết nguyệt đỏ hồng, cũng khiến chín vòng mặt trời trong địa giới chín tông đều ảm đạm không có ánh sáng.

Mặt trời quay về mặt đất!

Chỉ trong nháy mắt, mặt trời rơi về phía tây, đêm tối giáng lâm.

Lại có mặt trời bay lên từ phía đông, thoáng qua mặt trăng như lưỡi câu.

Ngày đêm đan xen như luân chuyển, dị tượng to lớn.

Trạch quốc hạ giới.

Có mặt trời mọc lên ở phương đông như thiêu đốt, chiếu khắp thuỷ vực.

Trong khoảnh khắc mặt trời lặn mặt trăng ra, ánh trăng thăm thẳm trút xuống lăn tăn.

Trong nháy mắt, ban ngày lại đến, sau đó lại là màn đêm buông xuống.

Hạ giới, cát vàng đầy trời.

Mặt trời lên mặt trời lặn, trăng ra trăng vào.

Sáng tối đan xen, cồn cát uốn lượn mênh mông, dưới ngày đêm phác hoạ ra phủ phục lặng im.

"Thanh Thuyên giới thiên".

Mái vòm màu xanh nhạt như mầm non mới sinh đột nhiên ảm đạm, trong giây lát lại hóa thành một mảnh thanh quang trong vắt, tiếp theo chìm vào tối tăm.

Ánh sáng luân chuyển, vô cùng xinh đẹp.

"Thản Di giới thiên".

Núi mây biển sương chen chúc vô số tiên cung, trời cao trong veo.

Bỗng nhiên trời xanh tươi đẹp, sắc trời rạng rỡ.

Lại có bóng tối rủ xuống, u ám xâm nhập.

Ngay sau đó ánh sáng lại nở rộ, toàn bộ giới thiên quay về sáng ngời.

"Gia Mạc giới thiên".

Thiết lửa nhảy nhót, cung điện đen thui chìm nổi trong ánh lửa.

1088 chữ

Chương 3357: Thành Tôn! (3)

Lỗ hổng vắt ngang giới thiên chưa hoàn toàn khép lại, ánh sáng vô cùng sáng tỏ nhẹ nhàng vẩy xuống.

Chỉ trong chớp mắt, bóng tối giáng lâm.

Tiếp theo ánh sáng mờ mờ, bao phủ vòm trời...

Chư thiên vạn giới, cùng lúc đó toàn bộ sinh linh không quan tâm tiên phàm, trong lòng đều phát ra sự e ngại khó hiểu chưa từng có từ tận trong phế phủ. Dường như trời xanh sáng sủa đang nhìn chằm chằm vào bọn họ!

Ánh mắt kia vô hình vô chất lại như không gì không phá, đánh đâu thắng đó, quét xuống một cái là rõ ràng rành mạch, cả cuộc đời, tất cả mọi thứ, sinh tử và vận mệnh của bọn họ đều do trời không do mình! Trong chốc lát, Bùi Lăng cảm thấy chư thiên vạn giới, tất cả cảnh tượng đều hiện ra trước mặt hắn. Hắn thấy trong trời sao, Tự Hàn Ung ôm ấp "Yểu Nguyệt", dẫn theo "Hi Ngao", "Thi Thấm", "Yểu Du", váy dài đón gió, hàng lông mày kẻ đen nhẹ cau lại, đang nhìn về phía trung tâm đại chiến; Hắn thấy Bàn Nhai giới, Lệ sư tỷ áo đen như đêm ngồi xếp bằng ở sâu trong cung, đang chuyên tâm tu luyện; Tư Hồng Khuynh Yến hoàn bội đinh đang, ngồi trên chủ vị Thiên Tuyên cung, vẻ mặt nghiêm nghị quan sát tất cả trưởng lão vội vàng chạy tới vì thiên tượng biến đổi lớn... Hắn thấy "Ngọc Lỗ giới thiên", vô số tiên nhân vẻ mặt lo lắng, nơm nớp lo sợ mờ mịt nhìn nhau... Hắn còn chứng kiến "Tồn Khế giới thiên", trong đống đổ nát thê lương có một vài tiên nhân cảnh giác thò tay ra, nhìn trời không nói...

Bùi Lăng cảm thấy tất cả tiên chức, "Bản nguyên", trật tự, quy tắc chư thiên đều trong một ý niệm của hắn!

Cửa lớn "Không gian" chân chính hướng rộng mở với hắn!

Vô số kiến thức thâm thúy huyền bí, chúng tiên cũng không thể hiểu như hồng thủy vỡ đê tràn vào đầu óc hắn.

Hắn hiểu rõ huyền bí của "Chư thiên".

Hắn biết chí lý của "Chư thiên"!

Hắn là chư thiên "Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới Tiên Tôn, hệ thống miễn phí đưa tặng một mới đạo lữ cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp tám cho ngài.." Tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Bùi Lăng, Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Thành Tôn!

Bàn Nhai giới.

Huyết nguyệt.

Cung điện giữa trăng.

Thiên kiếp ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, trong tay bấm niệm pháp quyết không nhúc nhích.

Dưới thềm son, bóng người huyền bào cũng như dừng lại không có chút sinh cơ nào.

Bỗng nhiên, vẻ mặt trống rỗng của thiên kiếp khẽ nhúc nhích như vừa tỉnh từ trong mộng.

Khí tức quanh người nàng thay đổi, trong hư không có lũ lụt trùng trùng điệp điệp như sấm sét vang lên, dường như trong chớp mắt này thủy vạn giới đều rơi vào trong tay áo thiên kiếp!

Dòng nước chảy xiết, thế nước to lớn, trong lúc xoay chuyển đan xen cuồn cuộn như đại dương mênh mông, như muốn phá tan cả tòa cung điện.

Trong nháy mắt này, một loại khí tức lồng lộng cũng xuất hiện trên người thiên kiếp.

Nàng như là ngọn núi cheo leo, lại như vùng quê bao la, lại như đất cát mênh mông, lại như hóa thành sườn núi vô ngần... Trong lúc đất vạn giới không chút biến sắc, hời hợt tiếp nhận thủy vạn giới.

Đất nước đặt song song như đối lập, lại như liền thành một khối.

Tiếng nước ầm vang quanh quẩn cao ngất, trong đôi mắt thuần trắng của thiên kiếp có vẻ kỳ quái.

Nàng thấy đại dương mênh mông ngang ngược; thấy đại sơn nguy nga; thấy đất cằn nghìn dặm; thấy đồng tuyết cuồn cuộn; thấy sóng lớn ngập trời; thấy thành trì khói bếp...

Tất cả của vạn giới đều hiện ra trong mắt nàng!

Khí tức cao xa đặc biệt thuộc về Tiên Tôn bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Thiên kiếp vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, bị phong ấn vô số năm tháng, cuối cùng đã khôi phục lực lượng Tiên Tôn!

Hơn nữa, tên nhân tộc kia cũng được nàng trợ giúp, thành tựu vị trí Tiên Tôn!

Hiện tại, nàng chỉ có một việc phải làm... Chính là thiên điều thứ mười!

"Phải bắt được thiên kiếp!"

Nói xong, làn váy đỏ hồng khẽ nhúc nhích, thiên kiếp đang muốn đứng dậy, một bàn tay tái nhợt mảnh khảnh đột nhiên khoác lên vai nàng, bàn tay kia có đường vòng cung ưu mỹ như không chút tỳ vết, lại tràn đầy khí tức hỗn độn, không có thứ tự, điên cuồng không khác gì thiên kiếp!

Cùng lúc đó, một giọng nói rất quen thuộc lập tức truyền vào trong tại thiên kiếp...

"Không cần!"

Biển sao hư không, chín trụ như rừng.

Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, thân thể Bùi Lăng lập tức không nhúc nhích.

Ngay lúc hắn tưởng hệ thống sẽ đưa tặng đạo lữ cho hắn, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống lại vang lên: "Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 9.0 [Bản tiên giới] hoàn thành thăng cấp!"

"Leng keng! Lần này thăng cấp, mở ra [Hành trình tiên giới)..

"Leng keng! [Hành trình tiên giới một: Leo lên Kiến Mộc).."

"Leng keng! [Hành trình tiên giới hai: Thu hoạch được biểu tượng, mở rộng biểu tượng l..

"Leng keng! [Hành trình tiên giới ba: Tên thật truyền xướng vạn tộc, chúng sinh vạn vật không có không biết 1...

"Leng keng! [Hành trình tiên giới bốn: Chiếm cứ một vị trí trong "Trật tự", "Hỗn Độn", "Quá khứ", "Tương lai", "Chư thiên", "Vạn giới", "Sinh mệnh", "Tử vong" l "Leng keng! [Hành trình tiên giới năm: Thành Đế) !"

"Leng keng! Hệ thống tu chân trí năng 9.0 [Bản tiên giới] hết lòng trung thành phục vụ ngài, hệ thống của ngài càng thêm trí năng"

1065 chữ

Chương 3358: Ai là "Yếm Khu"?

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã hoàn thành [Hành trình tiên giới một], hệ thống miễn phí đưa tặng một đạo lữ..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã hoàn thành [Hành trình tiên giới hai], hệ thống miễn phí đưa tặng một đạo lữ...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ đã hoàn thành [Hành trình tiên giới bốn], hệ thống miễn phí đưa tặng một đạo lữ.."

"Leng keng! Kiểm tra ra cơ hội [Thành Đế], mở ra (Hành trình tiên giới năm 1...

Hành trình tiên giới?

Thành Đế?

Bùi Lăng khẽ giật mình, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thân thể đã bị hệ thống điều khiển bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới một thế giới màu xanh nhạt.

Mái vòm rộng rãi, thanh quang trong vắt, ánh sáng tinh khiết như lưu ly lưu chuyển ngàn vạn, biển mây cuồn cuộn thấp thoáng Tiên cung bối khuyết, Thiên môn tổn hại đổ sụp trong núi mây biển sương, vết tích chiến đấu chưa hoàn toàn khép lại.

Đây là "Thanh Thuyên giới thiên"

Trong chớp mắt Bùi Lăng bước vào "Thanh Thuyên giới thiên", vết cắt chém rõ ràng trong chư thiên vạn giới nhanh chóng lấp đầy, quay về từng thiên địa độc lập.

Trời xanh xa ngút ngàn dặm, mặt đất lồng lộng như tất cả đều kết thúc, trở lại tĩnh mịch.

Tiên phàm ngăn cách, giữa giới thiên biển sao mênh mông; giữa hạ giới cũng cách nhau xa xôi.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại bước ra một bước, đi vào một tòa cung thành đặc biệt hoa mỹ trang nghiêm. Cung thành lơ lửng giữa mây núi lồng lộng, trên đó vô số vẫn triện sáng tắt, trận văn khuấy động như nước thủy triều, có sức mạnh huyền diệu xoay chuyển nhét đầy, ngăn cách trong ngoài.

Trong cung đài cao đứng sừng sững, có ngọc thụ như nắp, oánh nhuận sáng ngời.

Dưới cây, một bóng dáng khoác áo tơi đội nón lá đang ngồi xếp bằng, hắn ta nhắm nghiền hai mắt, răng nanh như dao, ống tay áo phất phơ lộ ra bàn tay xanh trắng đan xen, bảy ngón tay đáng sợ, nhìn dáng vẻ chính là tiên nhân "Thượng Thận".

Phát hiện có tiên nhân đột nhiên xâm nhập nơi đây, "Thượng Thận" tiếng nói lạnh băng quát hỏi: "Ngươi là... Còn chưa nói hết lời, Bùi Lăng đưa tay, một phát đè lại thiên linh trên đỉnh đầu!

Trong chốc lát, "Thượng Thận" đã mất đi tất cả tiên chức, đã mất đi tất cả "Bản nguyên", đã mất đi tất cả pháp tắc... Thậm chí sự khống chế và trị giác của thân thể đều mất đi!

Vẻ ngoài áo bào của hắn ta rung chuyển một trận, trong nháy mắt hóa thành một tên nam tử áo vải chân trần, khuôn mặt hắn trơn nhẵn như gương, không có bất kỳ ngũ quan gì tồn tại.

Khí tức u ám, tử vong, uy nghiêm, nguyền rủa nhét đầy thể xác... Là "Chú".

Lúc này, trong lòng "Chú" hoảng sợ, người tới là Tiên Tôn!

Khí tức của hắn không có chút che giấu nào, với tu vi hiện tại của hắn ta, ngay cả nhìn thẳng đối phương cũng không thể làm được!

Đúng vậy, khí tức của đối phương quá mạnh!

Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, hắn ta chỉ cảm thấy khí tức của đối phương như vực như ngục, mênh mông cuồn cuộn, như sâu kiến ngửa đầu cố gắng nhìn núi và biển cao ngất kinh khủng, trong chốc lát lại không thể phán đoán đối phương là vị Tiên Tôn nào!

Không đợi "Chú" suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, há mồm phun ra một đoàn khí đen lạnh lẽo sâu thẳm.

Đoàn khí đen này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một cái vương tọa treo ngược trên vòm trời to lớn!

Toàn bộ vương tọa thuần đen, tràn đầy tĩnh mịch và lạnh lẽo, trên đó có nguyền rủa đỏ hồng trải rộng, lít nha lít nhít, trùng điệp bất tận.

Ngay sau đó, vương tọa hóa thành một đoàn huyền quang, chui vào mi tâm của "Chú".

Khí tức U Minh trên người "Chú" lập tức tăng vọt, trở nên vô cùng dày đặc.

Bùi Lăng nhận ra người đang trong tay hắn chính là người dẫn đường tiên lộ đời trước, "Chú"

Cũng là chủ nhân ban đầu của công pháp (Thực Nhật bí lục] mà hắn tu luyện!

Khí đen mà hắn vừa phun ra là vương vị của hắn ta ở U Tố mộ!

Hắn hơi không nhìn rõ thao tác hiện tại của hệ thống...

Cơ hội thành Đế cần dùng đến "Chú"?

Đang nghĩ ngợi, trong đầu Bùi Lăng đột nhiên hiện ra một hình ảnh...

"Sách Vũ giới thiên".

Màu tím đậm nhạt không đồng nhất nhét đầy toàn bộ thế giới, từng mảnh lông vũ to lớn lơ lửng trên trời cao, trên đó sơn thủy uốn lượn, căn phòng thấp thoáng.

Góc tây nam có một mảnh lông vũ lớn, dãy núi chập trùng uốn lượn, cỏ cây phồn vinh.

Trong ngọn núi nào đó có động phủ mới xuất hiện, cấm chế vội vàng, khí tức ảm đạm tiêu tán.

Trong động phủ, một bóng dáng đen kịt đang ngồi xếp bằng.

Khí cơ quanh người hắn ta lạnh lẽo, tràn đầy ý tai ương tai hoạ, chính là "Họa".

Ngay sau đó, Bùi Lăng lại há miệng phun ra một đoàn khí đen đậm đặc.

Đoàn khí đen này hóa thành một cái vương tọa to lớn treo ngược, phía trên vương tọa tràn ngập tai hoạ cuồn cuộn.

Trong nháy mắt, vương tọa hóa thành huyền quang chui vào mi tâm "Chú".

Trên dưới cả người "Chú" có tử ý mãnh liệt, khí tức thuộc về U Minh càng thêm dày nặng.

Đây là vương vị của "Họa" ở U Tố mộ!

Sau khi thành Tôn, tất cả chư thiên đều nằm trong sự khống chế của hắn!

Thao tác vừa rồi của hệ thống chính là cách không thu hồi vương vị của "Họa" chuyển cho "Chú".

1101 chữ

Chương 3359: Ai là "Yếm Khu"? (2)

Trong đầu Bùi Lăng lại hiện ra hình ảnh sâu trong đại dương mênh mông, nước biển cuồn cuộn như mực, có đảo hoang vắng vẻ như phần mộ, trên đó cự mộc che trời, nhánh cây như nắp... Chính là U Tố mộ Theo một cái vương tọa cuối cùng chui vào mi tâm "Chú", khí tức của "Chú" lập tức xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, vốn là áo vải không có chút hình dáng hoa văn nào, đột nhiên hiện ra mười hai văn chương nhàn nhạt, phía trên chân trần cũng đi một đôi giày đen nền phấn, đỉnh đầu có hình dáng miện quan lay động hiện ra như ngay sau đó có lưu châu rủ xuống.

Lại có chút khí tượng của U Minh chi chủ!

Làm xong tất cả, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tiếp tục đè xuống thiên linh của "Chú" không nhúc nhích như đang chờ đợi cái gì đó...

Cuối cùng chư thiên vạn giới.

Trong hư vô có cung điện yên tĩnh hiện ra.

Nó hoa mỹ trang trọng, uốn lượn vạn dặm, quỳnh nhánh ngọc thụ xen vào nhau thành nóc, có ánh sáng muốn màu thoáng hiện ở sâu trong cung khuyết, chiếu rọi trời cao, hóa thành thụy khí vạn thiên, tung hoành gột rửa, trong sáng tuỳ tiện.

Toàn bộ cung điện hoàn mỹ không một tì vết, tràn đầy nguy nga và nặng nề tồn tại vĩnh hằng.

Dường như vô số năm tháng trước đó, trước cả khi thời gian lưu chuyển, nó đã tồn tại ở đó; lại như bất hủ bất phôi, sau vô số năm tháng, sau khi thời gian kết thúc nó vẫn lù lù bất động.

Đây là... "Vĩnh Hằng điện"!

Hiện tại, trong chính điện Vĩnh Hằng điện có bảo tọa treo cao.

Cây đèn kiểu dáng cổ xưa đối lập như rừng, bên trong đặt từng ngôi sao xinh đẹp rộng lớn, tản ra ánh sáng mênh mông chiếu khắp quảng điện tĩnh mịch.

Chúng sao chen chúc, "Ly La" tiên tôn hai lỗ tai rủ xuống vai, mờ mịt cao xa ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, đôi mắt hơi khép.

Bỗng nhiên, hắn ta đã nhận ra cái gì đó, hai mắt lập tức mở ra nhìn về một phương hướng.

"Hỗn Độn" ra tay!

"Ly La" tiên tôn tâm niệm vừa động, trên không quảng điện dưới thềm son lập tức có kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ.

Thiên kiếp toàn bộ chư thiên vạn giới nhanh chóng lao tới!

Kiếp vân mãnh liệt, lôi đình ầm vang, mênh mông lăn lộn, khí cơ huyền diệu lưu chuyển. Chẳng mấy chốc, thiên kiếp hóa thành một tên nữ tử tóc trắng như sương, áo bào đỏ hồng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hoàn mỹ không mang theo bất kỳ tâm tình và khí cơ gì, trên dưới cả người cũng không có nửa điểm sinh cơ như tử vật.

Đây là một nửa khác của thiên kiếp!

"Ly La" tiên tôn xòe bàn tay ra, một đoàn vầng sáng xanh biếc lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn ta.

Vầng sáng kia vô cùng hoạt bát, tràn đầy khí tức sinh mệnh, nó như vô số sinh linh ban sơ nảy mầm, lại như nổi lên hi vọng cuồn cuộn, có sự vui sướng và chờ mong bản năng nhất, cũng là bất hủ bất phôi, bất tử bất diệt toàn vẹn!

Đây là "Vĩnh sinh"

Cũng là biểu tượng "Sinh mệnh"

"Ly La" tiên tôn buông tay ra, vầng sáng xanh biếc này lập tức lướt tới thiên kiếp trong Vĩnh Hằng điện.

Nhưng ngay lúc nó sắp bay đến mi tâm của thiên kiếp, "Ly La" tiên tôn đột nhiên thu tay lại, vầng sáng xanh biếc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!

Tiên Tôn quay đầu nhìn về phía "Thanh Thuyên giới thiên".

Vừa thành Tôn cũng muốn tạo Tôn? Hơi do dự, "Ly La" tiên tôn vung tay áo dài một cái, thiên kiếp dưới điện lập tức tán đi, không có tung tích gì nữa.

Hắn ta thu hồi ánh mắt nhìn về phía "Thanh Thuyên giới thiên", chậm rãi đứng lên.

"Hỗn Độn" muốn dung nạp vạn giới, lúc đầu hắn ta có thể dùng một cách đơn giản... Lấy một nửa khác của thiên kiếp ngăn cản "Hỗn Độn"!

Nhưng lúc này, chỉ cần hắn ta cho một nửa thiên kiếp khác "Sinh mệnh", tên nhân tộc vừa thành Tôn kia cũng sẽ giống "Hỗn Độn"... Tạo Tôn!

Sau đó thuận thế dung nạp "Tử vong"!

Hiện tại, hắn ta đổi một cách khác để ngăn cản "Hỗn Độn".

Bàn Nhai giới.

Huyết nguyệt như lưỡi câu.

Chính điện nguyệt cung, dưới thềm son hoa mỹ tà dị đan xen, phân hồn Bùi Lăng yên tĩnh đứng đó như con rối.

Bên trên, thiên kiếp áo bào như máu, đầu vai bị một bàn tay vô cùng tái nhợt đè lại.

"Không cần!" Giọng nói vô cùng quen thuộc, bình tĩnh trầm thấp như hồng chung đại lữ, vừa đi vừa về quanh quẩn trong quảng điện.

Giọng nói này... Giống mình như đúc!

Thiên kiếp không do dự chút nào, quay đầu đánh một chưởng!

Oanh!

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, cung điện rộng lớn hoa mỹ lập tức hóa thành sương độc năm màu, trong sương mù có tiếng sâu bọ gặm nuốt che ngợp bầu trời, lít nha lít nhít mắt dọc tranh nhau chen lấn mở ra, bắn ra ánh mắt lạnh băng oán độc, có xúc tu lơ lửng, tơ máu như nước thủy triều, dấu tay nhỏ xanh đen đan xen lấp đầy hư không, hình bóng lay động, đan xen thoáng hiện...

Lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Ầm vang bốc lên!

Nhìn tình cảnh này, thiên kiếp cảm thấy rất nghi ngờ, nàng là chúa tể "Hỗn Độn"!

Nhưng lúc này nàng đã mất đi tất cả sự khống chế với "Hỗn Độn"!

Lúc này, một cái bảo tọa to lớn thuần trắng từ từ bay lên từ trong hỗn độn mênh mông.

Trên bảo tọa, một bóng dáng cung trang đỏ hồng nhàu kim ngồi ngay thẳng, tóc trắng như sương, nàng mắt phượng môi son, đôi mắt thuần trắng trông hoàn mỹ không một tì vết, nhưng lại tràn đầy cảm giác hỗn loạn và không có thứ tự, lúc nhìn quanh như lật tay mây mưa, nhất niệm sinh tử!

1090 chữ

Chương 3360: Ai là "Yếm Khu"? (3)

Chính là "Yếm Khư" tiên tôn!

Thấy người đến có dáng vẻ giống mình như đúc, sâu trong lòng thiên kiếp đột nhiên sinh ra một loại xao động khó hiểu, như có chuyện gì đó cực kỳ không tốt với nàng sắp xảy ra!

Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã khôi phục sự bình tĩnh, lập tức lạnh băng nói: "Dám can đảm giả mạo bản tôn, ngươi là ai!"

"Yếm Khư" tiên tôn thu tay áo đứng dậy, vừa đi về phía thiên kiếp vừa thản nhiên nói: "Tên ta 'Yếm Khư!" Giọng nàng rõ ràng trong trẻo như tiếng động thiên nhiên, hoàn mỹ không một tì vết nhưng lại tràn đầy sự hỗn loạn như cuồng loạn, điên rồ, mâu thuẫn như tan vỡ, như vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Lúc đang nói chuyện, "Yếm Khư" tiên tôn đã xòe bàn tay ra khẽ về về phía thiên kiếp.

Xung quanh có "Hỗn Độn" tuỳ tiện cuồn cuộn, lập tức như nghe ý chỉ mà tung hoành chảy xiết, nhao nhao bao phủ xuống thiên kiếp!

Thiên kiếp lạnh lùng nói: "Ta mới là 'Yếm Khư Nói xong, nàng tâm niệm vừa động, không gian xung quanh lập tức vỡ ra, tất cả sương độc, móng vuốt, mắt dọc, xúc tu, tơ máu... Gào thét tới đều bị hư không nuốt hết.

Ngay sau đó, thiên kiếp đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa, tiếng nói rộng lớn: "Kiếm. Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên Phàm!"

Một vòng huyết nguyệt mượt mà dâng lên từ đỉnh đầu thiên kiếp, cùng lúc đó kiếm ý cuồn cuộn ầm vang bộc phát từ trong cơ thể "Yếm Khư" tiên tôn, trong vô số miệng vết thương nhỏ bé cắt chém ra có máu tươi ào ạt chảy xuôi, hóa thành lít nha lít nhít phi kiếm nhỏ bé lao về phía trăng khuyết huyết sắc dâng lên trên đỉnh đầu. Tiên lực của "Yếm Khư" tiên tôn bắt đầu trôi qua.

Vẻ mặt nàng thản nhiên, tiếp tục bước về phía thiên kiếp, không để ý tới tiên thuật công phạt.

Thấy tên giả mạo mình chịu tiên thuật làm trái thiên cương của nàng đã không còn sức đánh trả, trong lòng thiên kiếp càng thêm kiên định.

Nàng mới là "Yếm Khư"

Nàng là "Yếm Khư" chân chính!

Nàng là "Yếm Khu Nàng là "Yếm Khư".

Nhưng thiên kiếp càng khẳng định bản thân, loại xao động sâu trong lòng càng mãnh liệt!

Trong tối tăm, nàng cảm thấy mình như phạm phải một sai lầm rất trí mạng!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thiên kiếp đè xuống tất cả cảm xúc, giải quyết tên giả mạo mình trước lại nghĩ cái khác!

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay nàng biến ảo, lạnh lùng nói: "Giới. Chúng sinh, bể khổ độ thuyền!"

"Vô. Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến!"

"Dạ. Minh Thiên Đại Mộng, Chiếu Kiến Phù Sinh"

Bóng dáng thiên kiếp như không ngừng tăng lên trong tối tăm, từng con mắt diệt thế xuất hiện ở toàn bộ phương thế giới này, ánh mắt lạnh băng cùng nhau nhìn về phía "Yếm Khư".

Cùng lúc đó, trong hư không mở ra cái miệng lớn vô hình khó mà tính toán, đều cắn xuống đầu "Yếm Khư". "Hỗn Độn" sôi trào lặng yên biến ảo như muốn hóa thành dáng vẻ cung điện hoa mỹ ban đầu... "Yếm Khư" tiên tôn không làm ra bất kỳ phòng ngự gì, trên dưới cả người nàng lập tức vết thương chồng chất, có vết thương tĩnh mịch khô héo vì con mắt diệt thế nhìn chằm chằm; có vết thương máu me đầm đìa do cái miệng lớn vô hình gặm ra; lại có từng miệng vết thương có to có nhỏ, máu tươi hóa thành phi kiếm nhỏ bé, vẫn còn tiếp tục dâng trào về phía vầng trăng như lưỡi câu....

Máu tươi thẩm thấu áo bào đỏ hồng, hoa văn nhàu kim hiện ra màu ám đen quỷ dị, nàng bước ra mỗi một bước đều có khí cơ cuồn cuộn nhanh chóng trôi qua.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt "Yếm Khư" tiên tôn hờ hững không có bất kỳ dao động gì, không thèm để ý tất cả thương thế trên người, chỉ bình tĩnh đi về phía thiên kiếp.

Theo "Yếm Khư" tiên tôn càng ngày càng gần, theo mình không ngừng khẳng định, thiên kiếp đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ chưa bao giờ có: Nàng muốn lùi về sau, muốn quay người chạy trốn, muốn lập tức rời khỏi nơi này!

Loại suy nghĩ này vô cùng mãnh liệt, gần như vượt qua lý trí của nàng, trực tiếp làm chủ hành động của nàng! Sự xao động không cách nào nói rõ sâu trong lòng nàng bắt đầu biến thành một loại sợ hãi không biết.

Rõ ràng lúc này nàng chiếm hết ưu thế, như ngay sau đó có thể tru diệt người trước mặt ngay tại chỗ! Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không ngừng sinh ra một loại ảo giác dày đặc, cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ đối mặt với việc càng đáng sợ hơn cả vẫn lạc!

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? !

Biết tình huống không đúng, thiên kiếp lại cưỡng chế sự xúc động bản năng, nửa bước không lùi, nàng là "Yếm Khư" tiên tôn!

Không có bất kỳ việc gì có thể khiến nàng e ngại!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, áo bào đỏ hồng lay động như biển máu, "Yếm Khư" tiên tôn đã đi đến trước mặt nàng!

"Yếm Khư" tiên tôn nhìn chằm chằm thiên kiếp, rất bình tĩnh nói: "Không sai! Ngươi là 'Yếm Khư!" Đạt được câu khẳng định này, thiên kiếp không kịp làm ra bất kỳ đáp lại nào, chuông báo động sâu trong lập tức đạt đến cực hạn vào thời khắc này!

"Ngươi... Chính là ta!"

Giọng nói của "Yếm Khư" tiên tôn không có chút gợn sóng nào, vang vọng thật lâu trong khoảng thiên địa này.

Nàng như đang trần thuật một sự thật, lại như đưa ra một kết luận!

Suy nghĩ của thiên kiếp lập tức rơi vào sự hỗn loạn không cách nào hình dung!

Nàng là "Yếm Khi"...

Nàng là vị trước mặt...

Không!

Không đúng!

Nhưng hình như lại không có chỗ nào không đúng...

1116 chữ

Chương 3361: Ai là "Yếm Khu"? (2)

Thiên kiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí tức quanh người thay đổi như biển giận sóng to, toàn bộ bóng dáng của nàng không bị khống chế bắt đầu nhúc nhích như do trăm tỉ tỉ sâu bọ hội tụ thành, lúc này bầy trùng thức tỉnh sắp đổ sụp; cung trang đỏ hồng phấp phới dữ dội, trên váy có vô số khuôn mặt oán độc hiện ra, tiếng rít che ngợp bầu trời như ngay sau đó sẽ có ngàn vạn tà ma mãnh liệt hiện ra... Toàn bộ thể xác của nàng lung lay sắp đổ, tùy thời tùy chỗ sẽ tản khắp thành một đoàn "Hỗn Độn"! Nhưng ngay lúc thiên kiếp sắp hoàn toàn hóa thành "Hỗn Độn", cảnh tượng kỳ quái xung quanh đột nhiên ngưng trệ, không còn chút tiếng động nào nữa như là bức tranh ngưng kết.

Một giọng nói bình thản lập tức truyền vào trong tại thiên kiếp...

"Ngươi không phải Yếm Khư!"

Giọng nói này rất bình thường lại rõ ràng lạnh thấu xương như một lưỡi đao, trong chớp mắt chém ra vô số hỗn loạn quấn lấy thiên kiếp.

Thiên kiếp đột nhiên giật mình tỉnh lại, sâu bọ đang nhúc nhích, khuôn mặt oán độc xé rách làn váy, xúc tu bay ra trong tay áo... Lập tức dừng lại!

Trong loáng thoáng nàng như biết vấn đề ở chỗ nào...

Nàng không thể thừa nhận mình là "Yếm Khư"!

Nhưng...

Nếu mình không phải "Yếm Khư Vậy mình... Là ai?

Ngay lúc này, hỗn độn cuồn cuộn một phân thành hai từ bên trong, một nửa vẫn hỗn loạn, lật đổ như nước thủy triều; một nửa hóa thành cung điện lồng lộng, trang nghiêm, hoàn mỹ, ngôi sao là đèn, vĩnh hằng sinh trưởng, chính là Vĩnh Hằng điện!

Trong điện bảo tọa treo cao, một bóng dáng tay áo bồng bềnh, hai lỗ tai rủ xuống vai ngồi ngay ngắn trên đó, hắn ta mắt sinh trùng đồng, chính là "Ly La" tiên tôn!

"Thanh Thuyên giới thiên".

Trong Tiên cung trang nghiêm, trên đài cao ngọc thụ lượn quanh.

Dưới cây, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không nhúc nhích giữ chặt "Chú".

"Chú" bị lực lượng Tiên Tôn trấn áp, lại không thể dùng được lực lượng cả người, chỉ có thể mặc cho hắn bố trí!

Đột nhiên, hệ thống như đã xác định việc gì đó, chợt coi "Chú" trong tay như vật liệu không dùng được, tiện tay ném sang bên cạnh một cái, đồng thời thu hồi lại vương vị U Tố mộ vừa chuyển di cho đối phương và vương vị mà đối phương có được ở U Tố mộ.

Hình dáng cổn miện lay động trên người "Chú" lập tức rút đi, khí cơ sụt giảm một mảng lớn so với trước đó, thân thể lấy lại sự tự do, hắn ta lại không để ý đến việc bị đoạt đi lực lượng, lúc này không do dự chút nào dốc hết toàn lực, vận dụng thuật pháp thiêu đốt thần hồn lập tức chạy trốn khỏi nơi đây... Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, toàn thân hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm.

Tất cả đường vân đều tuôn ra sau người, bóng tối thuần túy hiện ra, bên trong có cánh tay tinh tế tuyết trắng duỗi ra... Chẳng mấy chốc hóa thân "Mạc Lễ Lan" xuất hiện.

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức hiểu ý chí thiên kiếp từng bị hệ thống luyện thành hóa thân của hắn...

Bây giờ hắn đã thành Tôn, chắc chắn bên thiên kiếp cũng giống như vậy!

Long Vương "Phất Uyên" vẫn lạc ở thế giới tâm ma, thế giới tâm ma có được lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn, "Thủy" vạn giới đã không rơi vào trong tay hắn, tất nhiên đã rơi vào tay "Yếm Khư" tiên tôn!

Bản thân thiên kiếp có được "Lục" vạn giới, lại thêm "Thủy" vạn giới chính là "Vạn giới"!

Thao tác hiện tại của hệ thống là muốn dùng [Thỉnh Tiên Thuật] mời thiên kiếp vào hóa thân, sau đó dung hợp chư thiên và vạn giới, trực tiếp thành Đế?

Không!

[Thỉnh Tiên thuật] đã sớm không thể dùng!

Từ khi "Yếm Khư" tiên tôn và "Ly La" tiên tôn khai chiến đến nay, chỉ có "tiên thuật Hỗn Độn" và "tiên thuật đại đạo" có thể sử dụng!

Mặc dù hiện tại hắn cũng đã thành Tôn, nhưng loại tiên thuật không phải hắn tự khai sáng ra không nằm trong quyền hành của hắn!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng thấy hệ thống lại thao túng thân thể của hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như tiếp tục chờ đợi cái gì đó....

Trời sao mênh mông, sáng chói vắng vẻ.

Một chiếc quan tài huyết sắc to lớn nhẹ nhàng trôi nổi, chín cột đá thuần trắng quanh mình đứng sừng sững trong hư không, xiềng xích thiên kiếp quấn quanh trên đó như sợi tơ dày đặc.

Đột nhiên, tất cả xiềng xích phía trên chín cột đá như mây khói tán đi.

Cột đá không có xiềng xích lập tức bắn ra chín loại khí tức hoàn toàn khác biệt! Trong đó một đạo khí tức kiếm ý cao ngất, muôn đời lạnh thấu xương; lại có một đạo khí tức lồng lộng mênh mông như núi cao biển rộng; có khí tức sáng ngời uy nghiêm, đường hoàng chính đại; có khí tức khắc nghiệt dày đặc như kim qua thiết mã; có khí tức hoa mỹ tà dị, lạnh lẽo thâm thúy; có khí tức cương nhu xen lẫn, âm dương luân chuyển; có khí tức ung dung trang nhã, chói lọi sáng ngời; có khí tức cổ xưa yên lặng, chất phác thủ vững; còn có khí tức ung dung tự tại, không có chút gò bó nào...

Chín cột trụ nhẹ nhàng trôi nổi, trong hư không xung quanh đột nhiên biến ảo, từng cái mắt dọc tái nhợt mở ra, xúc tu mềm mại trong suốt như lít nha lít nhít con sứa, không gian vặn vẹo xoay tròn, khí cơ hỗn loạn, tà ác, sađọa sôi trào mãnh liệt như thủy triều nhanh chóng dâng lên, trong chớp mắt nuốt hết chín cột đá.

Trong nháy mắt, trong hư không không có gì ngoài ngôi sao rực rỡ, chỉ có quan tài huyết sắc lẻ loi trơ trọi lưu lại tại chỗ, một mình lơ lửng trong trời sao bao la...

1085 chữ

Chương 3362: Chín cột trụ!

Bàn Nhai giới.

Phía trên huyết nguyệt.

Vĩnh Hằng cung giáng lâm, nguyệt cung hỗn độn đổ sụp thành hỗn độn, đôi bên phân biệt rõ ràng, hai chiếc bảo tọa cao cao phía trên chúng sinh, cách không giằng co xa xa.

Trong Vĩnh Hằng điện, "Ly La" ngồi nghiêm chỉnh, trụ đỏ hoa mỹ, ngọn đèn ngôi sao yên tĩnh chiếu sáng quảng điện, trong trang nghiêm đường hoàng tràn đầy vẻ đẹp trật tự đặc biệt.

Ở đối diện hắn ta, hỗn độn cuồn cuộn gào thét, tà đọa gào thét, chỗ cao nhất có vương tọa huyết sắc lơ lửng, nữ tiên cung trang đỏ hồng nhàu kim khép tay áo ngồi trên đó, đôi mắt thuần trắng không có chút cảm xúc nào, mỗi một hành động của "Yếm Khư" đều hoàn mỹ không một tì vết, lại như thời thời khắc khắc đều đang không ngừng cuộn trào, làm chúng sinh cuồng loạn, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.

Chỗ trật tự và hỗn độn đan xen, hai bóng dáng đứng đối mặt nhau, một bóng dáng trong đó cung trang đỏ hồng, đôi mắt thuần trắng chính là thiên kiếp, huyền bào phần phật bên cạnh nàng lại là sợi phân hồn của Bùi Lăng.

Cho tới lúc này, phân hồn của Bùi Lăng vẫn không nhúc nhích như một con rối.

Áo bào đỏ hồng đong đưa như bị cuốn vào cơn gió mạnh kịch liệt, toàn bộ thân thể thiên kiếp không ngừng biến ảo giữa tán đi như mây khói và ngưng thành thực thể, khuôn mặt nàng không chút tỳ vết, sợi tóc như sương, cung trang nhàu kim...

Ngoại trừ một con mắt trái thuần trắng bị "Hỗn Độn" bao trùm, khi thì tán thành chướng khí năm màu, khi thì hóa thành xúc tu tái nhợt, khi thì nhúc nhích thành trăm tỉ tỉ sâu bọ, khi thì co rút thành lít nha lít nhít mắt dọc...

Con mắt trái thuần trắng có thể miễn cưỡng duy trì không đổi cũng tràn đầy vẻ giãy giụa, không hiểu, hoang mang, mờ mịt... Đan xen.

Lúc này, thấy thiên kiếp sắp bị "Hỗn Độn" đồng hóa, "Ly La" tiên tôn không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp đưa tay chộp về phía thiên kiếp.

Lực lượng thuộc về trật tự, thuộc về quy tắc như núi như biển, bao phủ xuống thiên kiếp.

Nơi dao động vô hình đi qua, hỗn loạn quay về trật tự, tất cả ngay ngắn rõ ràng, cung điện trang nghiêm hoa mỹ không ngừng kéo dài.

Trong sóng dữ hỗn độn, có tiếng gào thét thăm thẳm vang lên.

Vĩnh Hằng điện có ngôi sao như đèn chiếu rọi xuống, lại như đột ngột bịt kín mây mù.

Hỗn độn và trật tự không giữ lại chút nào đụng vào nhau, ăn mòn lẫn nhau, toàn lực đối kháng, cung điện đột nhiên sáng tỏ, đột nhiên tối tăm; chướng khí hỗn loạn giữa Nguyệt cung và xúc tu, mắt dọc như ẩn như hiện. Trên bảo tọa huyết sắc, vẻ mặt "Yếm Khư" tiên tôn bình tĩnh, hắn ta cũng ra tay chộp về phía thiên kiếp. Thủy triều hỗn độn rào rạt gào thét như biển giận sóng to, xoay tròn vạn dặm như lưới lớn bao trùm thiên kiếp. Khí cơ lạnh lẽo, hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Tung hoành xoay chuyển như biển sâu ấp ủ gió bão đã lâu, như muốn nuốt hết toàn bộ Vĩnh Hằng điện Hai Tôn ra tay, dưới giao phong có lực lượng to lớn cuồn cuộn nhét đầy chấn động.

"Hỗn Độn thái" trên người thiên kiếp bắt đầu khôi phục bình thường, nhưng chẳng mấy chốc dị vật nhúc nhích, đong đưa, bồng bềnh xuất hiện, lại quay về tình huống ban đầu.

"Ly La" tiên tôn không chút do dự, trực tiếp vỗ một chưởng về phía "Yếm Khư" tiên tôn.

Một cái chưởng ấn bình thường không có gì lạ xuất hiện trong hư không, mang theo lực lượng "Quy tắc" và "Trật tự" cô đọng như thực chất, vắt ngang không gian dưới điện, đụng vào "Hỗn Độn".

Nơi nó đi qua, từng sợi xiềng xích sinh ra trong hư không, "Trật tự" gom lại, trói buộc giáng lâm!

Lít nha lít nhít xiềng xích như bầy rắn thò đầu ra, tranh nhau chen lấn bay về phía "Yếm Khư" như muốn hoàn toàn vây khốn hắn ta.

Sắc mặt "Yếm Khư" tiên tôn không có chút rung động nào, váy dài nhẹ vung lên, cong ngón tay búng ra, một vầng sáng màu mực dày đặc tràn ngập khí tức "Hỗn Độn" cuồn cuộn, bắn mạnh ra, thẳng tắp vọt tới chưởng ấn đang lao đến.

Không có bất kỳ tiếng động gì, cũng không có chút gợn sóng.

"Trật tự" và "Hỗn Độn" đồng thời biến mất, hóa thành hư vô.

Năm ngón tay "Yếm Khư" tiên tôn khép lại, đánh một quyền về phía "Ly La" tiên tôn.

Quyền phong lạnh thấu xương như đốt vòng nghiền không, lực lượng kinh khủng tung hoành gào thét, nhào vào trong Vĩnh Hằng điện.

Cung điện vốn trang nghiêm hoa mỹ như đột nhiên "Sống" lại, gạch điện trơn nhẵn bắt đầu nhúc nhích như từ trăm tỉ tỉ sâu bọ ngưng tụ thành; cột trụ cao ngất bắt đầu rung động, từng tia từng sợi xúc tu tái nhợt rủ xuống; cây đèn ngôi sao hơi lay động như chìm nổi thành vô số mắt dọc lớn nhỏ không đều...

Cùng lúc đó, ánh mắt "Yếm Khư" tiên tôn nhìn về phía "Ly La" đột nhiên u ám, dường như trong mắt thuần trắng lại mở ra một con mắt thuần đen.

Ngay lúc đôi mắt thuần đen này mở ra, trong hư không sinh sôi ra đôi mắt lạnh băng khó mà tính toán, ánh mắt rét lạnh kinh khủng như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, cùng nhau khóa chặt "Ly La".

Khuôn mặt "Ly La" tiên tôn không có chút thay đổi nào, áo bào lay động, lại đánh ra một chưởng.

Chưởng ấn ngang trời, đánh trúng quyền kình của "Yếm Khư" tiên tôn.

Lực lượng "Trật tự" và "Hỗn Độn" triệt tiêu lẫn nhau, lại quay về hư vô.

Ánh mắt "Ly La" tiên tôn tĩnh mịch, trong mắt có trùng đồng xoay chuyển, chỉ một thoáng ánh sáng ngàn vạn.

1102 chữ

Chương 3363: Chín cột trụ! (2)

Lít nha lít nhít con mắt diệt thế xung quanh lập tức hơi nhúc nhích, trong con ngươi lại sinh ra một con mắt, toàn bộ hóa thành con mắt trùng đồng!

Rất nhiều con mắt trùng đồng rạng rỡ, chiếu rọi ra từng bóng dáng cao lớn như lên đến tận trời.

Tay áo to lớn bồng bềnh, hai lỗ tai rủ xuống vai, mắt sinh trùng đồng, chính là "Ly La" tiên tôn!

Tất cả "Ly La" tiên tôn đều không nói một lời, bình tĩnh nhìn về phía "Yếm Khư" tiên tôn.

Bên cạnh vương tọa huyết sắc, hình dáng thềm son và cột cung điện hiện ra như thuỷ triều xuống, từng chút một chen chúc bên cạnh "Yếm Khư" tiên tôn.

Cảm nhận được "Trật tự" ăn mòn, "Yếm Khư" tiên tôn tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu tất cả "Ly La" tiên tôn đều dâng lên một vòng huyết nguyệt như lưỡi câu.

Ngay sau đó, trong thể xác rất nhiều "Ly La" tiên tôn có "Hỗn Độn" cuồn cuộn bộc phát, tiên lực, máu tươi trong cơ thể hắn ta đều hóa thành mây khói như chướng khí, hội tụ như dòng, cuồn cuộn đi về phía huyết nguyệt như lưỡi câu.

Huyết nguyệt như lưỡi câu bắt đầu mượt mà.

Trên thềm son, "Ly La" tiên tôn hơi ngửa đầu, rất bình tĩnh nhìn về phía huyết nguyệt.

Ngay lúc huyết nguyệt tròn đầy, lập tức bị một cái miệng lớn vô hình gặm ăn mất một khối lớn, nguyệt thực bắt đầu...

Hai vị Tiên Tôn ngươi tới ta đi, trong thời gian nháy mắt đã đấu vô số chiêu.

Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, hai người lực lượng như nhau, thực lực cùng cấp, tất cả công kích đều tiêu hao lẫn nhau sau đó quay về hư vô!

Trong chốc lát, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia!

Thấy chiến cuộc như sẽ tiếp tục giằng co vô hạn, "Yếm Khư" tiên tôn đột nhiên mở miệng, bình thản nói: "Ly La"!"

"Ngươi đi một bước cờ sai!"

"Ngươi nên đánh thức một nửa thiên kiếp khác, có lẽ thiên kiếp còn có thể nhớ lại mình là ai!"

"Ngươi đã tự mình đến cửa, vậy phải có giác ngộ thất bại!"

"Thập đại thiên điều, bản tôn đều đã phá hỏng!"

"Hiện tại, không ai ngăn cản được bản tôn!"

Tiếng nói vừa ra, hỗn độn diễn hóa sương độc năm màu, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, mãnh liệt đan xen, khí thế cuồn cuộn.

Trong nháy mắt, đầu sóng cuồn cuộn hóa thành chín cái cột đá thuần trắng đều cao ngất như trụ trời chống đỡ thiên địa, tràn đầy ý tang thương cổ xưa.

Chính là chín cái cột đá đã từng phong ấn thiên kiếp, phong ấn Long Vương "Phất Uyên"!

"Yếm Khư" tiên tôn đánh ra một cái pháp quyết quỷ dị, chín cái cột đá lập tức nhúc nhích dữ dội!

Khí tức hỗn loạn, sa đọa, u ám, tà ác... Như thực chất, từng tầng từng tầng tiêu tán từ trên trụ đá.

Tạch tạch tạch...

Trong tiếng vỡ vụn dày đặc, phía trên cột đá có khói trắng cuồn cuộn, lại nhanh chóng đổ sụp.

Chẳng mấy chốc, trong mỗi cái cột đá hiện ra một bóng người phong tồn!

Chín bóng người này, người cầm đầu áo vải giày đen, khí cơ linh động như bẩm sinh đã tự do tự tại, không có chút gò bó nào; bên trái hắn ta là tu sĩ áo gai, bào phục không có khe hở không hoa văn, phong nghi hùng vĩ như núi như biển, không thể đo lường; người phía bên phải áo bào xám che đậy khuôn mặt, hình dáng không vuông vắn, chỉ có huyết sắc Phù Đồ bên hông chiếu sáng rạng rỡ; lại có ẩn sĩ khinh bào buộc nhẹ, đầu đội khăn vuông như quân tử nhẹ nhàng; kiếm khách áo xanh lỗi lạc, kiếm ý ngút trời; tố y sa mỏng che mặt; tráng sĩ giáp trụ sâm nhiên; Hoàng giả cổn miện trang nghiêm; mỹ nhân áo bào trắng vòng vàng, cương nhu hòa hợp... Lại là tổ sư khai phái chín môn phái lớn Bàn Nhai giới!

Lúc này, tổ sư chín tông đều hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người cổ xưa nặng nề như đã ngủ say vô số năm tháng.

Ngay sau đó, pháp quyết trong tay "Yếm Khư" tiên tôn biến đổi, lạnh lùng nói: "Hỗn Độn Chung Chương, Thuật Dữ Tôn Đồng!" Tiếng nói vừa ra, tổ sư chín tông cùng nhau mở mắt, khí tức trong cơ thể lập tức bộc phát!

Trong chớp mắt toàn bộ đi vào hàng ngũ Tiên Tôn!

Vẻ mặt chín người đờ đẫn như hoàn toàn không có tư duy, như khôi lỗi, nhưng khí tức trên thân mỗi người lại không thua kém chút nào, đứng dưới thiên kiếp có "Trật tự" và "Hỗn Độn" đan xen!

Nhìn tình cảnh này, cuối cùng vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng của "Ly La" tiên tôn đã trở nên nghiêm nghị.

Thiên điều thứ mười, không thể tạo Tôn!

"Hỗn Độn" vừa làm trái quy tắc thiên điều này, lập tức khai sáng ra tiên thuật tương ứng!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Ly La" tiên tôn rộng lớn nói: "Chuyện thế gian, bản tôn nói đúng mới là đúng!"

"Sai cũng là đúng"

"Bản tôn nói sai mới là sai"

"Đúng cũng là sai!"

"Nếu bản tôn đã đích thân tới nơi đây, dù là cờ sai cũng là vô cùng tuyệt diệu!"

"Làm trái thiên cương tạo nên Tiên Tôn chỉ có cảnh giới, không có Tôn vị cũng là sâu kiến!"

Nói xong, "Ly La" tiên tôn cũng lập tức đánh ra một cái pháp quyết huyền diệu, cao giọng nói: "Đại đạo ba ngàn, không sau không trước!"

Ngôn xuất pháp tùy, kim, mộc, phong, vân, lôi... Đại đạo khó mà tính toán xuất hiện trong Vĩnh Hằng điện.

Khí cơ huyền diệu sôi trào mãnh liệt, mỗi một đầu đại đạo đều kết nối với sợi tóc của "Ly La", như mái tóc xanh của hắn ta tăng vọt, che đậy cả điện.

Thân hình "Ly La" tiên tôn trở nên vô cùng nguy nga, to lớn.

Cùng lúc đó, toàn bộ Vĩnh Hằng điện cũng cất cao vô hạn, như muốn bao quát toàn bộ chư thiên vạn giới!

1072 chữ

Chương 3364: Chín cột trụ! (3)

Trên bảo tọa, "Ly La" tiên tôn vốn là loại người lại hiển hóa ra ba cái đầu người, trong ba cái đầu này, người ở giữa trùng đồng như lúc ban đầu, tràn đầy cảm giác "Trật tự" đặc biệt; bên trái mặt mày nhu hòa, mắt xanh lục như biển, có cảm giác sinh cơ bừng bừng, nhìn như gặp "Sinh mệnh"; cái đầu phía bên phải lại là ngũ quan mơ hồ như thiếu chút gì đó, không cách nào thật sự thành hình.

Phía dưới ba cái đầu là trăm ngàn cánh tay. Mỗi một cánh tay đều tiêu tán ra khí cơ khác biệt, lại là tự mình tương ứng với một đầu đại đạo hoàn chỉnh.

Ngọn đèn ngôi sao tản ra ánh sáng mờ mịt như sương, quanh quẩn bên hông hắn ta, "Ly La" cúi đầu lạnh lùng quan sát, vương tọa huyết sắc ở trước mặt hắn ta lại bé nhỏ như một hạt bụi.

Uy áp kinh khủng và bóng tối nặng nề cùng nhau rủ xuống, đung đưa che đậy.

Vẻ mặt "Yếm Khư" tiên tôn bình tĩnh, từ tốn nói: "Vậy để ngươi mở mang kiến thức về lực lượng chân chính của những sâu kiến không có Tôn vị này!"

Tiếng nói vừa ra, chín vị tổ sư nhân tộc lập tức ra tay!

"Hàn Ảm" áo xanh bồng bềnh, đi đầu đã là một kiếm!

Kiếm ý thuần túy, kiếm quang trong vắt như trăm tỉ tỉ ánh trăng, lại chém ra một mảnh trống trơn tự nhiên trong hỗn độn và trật tự giao phong Ngay lúc đó, dãy núi lồng lộng hiện ra trên trời cao, trọng lực kinh khủng gào thét buông xuống!

Tố y yểu điệu đội nón lá che mạng duỗi ra bàn tay tinh tế đeo găng tay bằng lụa, xiềng xích nhị vàng cánh trắng tung hoành khắp nơi, [Vô Pháp Thiên Ấn], (Đồng Pháp Thiên Ấn] và [Mạt Pháp Thiên Ấn] cùng nhau nở rộ.

Ngọc tỉ giữa trời, Đế Hoàng kiếm từ từ ra khỏi vỏ, uy áp hoàng quyền lôi cuốn ý chí của vô số sinh linh như dòng sông hồng trần lưu chuyển giữa trời.

Ngàn vạn binh khí hiện ra, hội tụ như đại dương mênh mông, trong lúc chìm nổi có ánh sáng lạnh phun ra nuốt vào như thủy triều.

Bóng dáng áo bào trắng nhanh nhẹn, vòng vàng chói mắt, khó phân biệt thư hùng đứng chắp tay, sau lưng có lực lượng chí nhu cùng chí cương đan xen bay lên, âm dương truy đuổi, giao hòa như một, chấn động phương thiên địa này.

Lại có Huyết Phù Đồ to lớn treo ngược vòm trời, ý hủy diệt như biển máu sụp đổ, gào thét sa đọa! Trong công phạt nhao nhao, bóng người áo gai đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ tùy ý đưa tay khẽ về về phía "Ly La" tiên tôn, túi trữ vật bên hông hắn ta lập tức từ phồng to biến thành khô quắt... Ngay lúc này, tu sĩ áo vải giày đen cầm đầu há miệng, tiếng nói bình thường không có chút chập trùng nào nói:

"Hàn Ảm' một kiếm phá vạn pháp, dưới trường kiếm vô số vong hồn, chính là Tiên Tôn chấp chưởng 'Kiếm'!"

"Tố Chân' đối xử như nhau, chúng sinh bình đẳng, chính là Tiên Tôn chấp chưởng 'Bình đẳng!"

"Cửu Nghỉ yêu thích sơn thủy cỏ cây, tất nhiên là Tiên Tôn chấp chưởng 'Mặt đất'!"

"Thiên Sinh' lĩnh ngộ 'Âm dương, có năng lực mở ra thế giới, chính là Tiên Tôn 'Âm dương!"

"Yến Tê' say mê chinh chiến, khai cương thác thổ cho tộc ta, chính là Tiên Tôn 'Chiến!"

"Chung Quỳ Liệt' là đế quân khai quốc, là Tiên Tôn 'Vương!"

"Luân Hồi giúp đỡ đạo Nho chính thống, chính là Tiên Tôn 'Chính nghĩa!"

"Trọng Minh' trong lòng còn có chư thiên vạn giới, chính là Tiên Tôn Lợi!"

"Ta chính là 'Vô Thủy, là Tiên Tôn 'Đạo"!"

Trong chốc lát, chín Tôn vị căn bản không tồn tại lập tức thêm vào phía trên Tiên thể chín vị tổ sư nhân tộc!

Nghe vậy, cái đầu ngũ quan mơ hồ phía bên phải "Ly La" tiên tôn lập tức hơi nghiêng đầu, nhìn về phía chín vị tổ sư nhân tộc.

Ngàn cánh tay chuyển động theo, nhô ra như đuôi khổng tước nghênh đón công phạt do chín người toàn lực ra tay.

Cái đầu ở giữa tràn ngập mỹ cảm "Trật tự" của hắn ta nhìn về phía "Yếm Khư"; đại đạo trào lên gào thét, "Trật tự" toàn lực ăn mòn "Hỗn Độn". Cái đầu ẩn chứa "Sinh mệnh" bên trái hắn ta lại nhìn về phía "Thiên kiếp", thiên kiếp đứng tại chỗ, toàn bộ thể xác chợt tán chợt hợp, lúc này bị "Sinh mệnh" nhìn chằm chằm, khí tức hỗn loạn, tà ác, sa đọa... Rút đi từng chút một, bóng dáng cung trang đỏ hồng chậm rãi ổn định lại. Trong chốc lát, ý thức của thiên kiếp ở giữa hỗn độn và hoang mang lại tiến thêm một bước tỉnh táo!

Nhìn trận đại chiến giữa "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn, thiên kiếp lại không để ý đến, nàng dùng tất cả ý thức tỉnh táo của mình để suy nghĩ... Rốt cuộc mình là ai? Dường như điều này còn quan trọng với nàng hơn cả sinh tử!

Vào lúc này, phân hồn Bùi Lăng vẫn đứng bên cạnh không nhúc nhích đột nhiên không có dấu hiệu nào tự bạo!

Oanh! !

Huyền áo trộn lẫn thể xác lập tức nổ tung như pháo hoa, tản ra bao la, dư chấn cường đại như gợn nước đẩy ra từng tầng, gạt ra "Trật tự" và "Hỗn Độn" đan xen!

Lực lượng của hai vị Tiên Tôn đan xen, xuất hiện một mảnh chân không ngắn ngủi.

"Biểu tượng" đối lập, thiên kiếp lập tức nhận được nhắc nhở, chỉ cần đi vào hủy diệt theo Thiên Đạo trùng sinh có thể trở về bản chất!

Biết mình là ai!

Ngay sau đó, nàng không do dự chút nào cũng tự bạo!

Tiếng vang chấn trời động đất, lấn át tiếng động khi phân hồn của Bùi Lăng tự bạo.

1099 chữ

Chương 3365: Càn khôn quy nhất!

Trong Vĩnh Hằng điện như dấy lên một trận gió mạnh, ngôi sao trong cây đèn sáng tắt một hồi lâu, gạch điện, trụ cao đều xuất hiện tổn thương với trình độ khác biệt; hơi khói hỗn độn lập tức cuồn cuộn, khuấy động như nước thủy triều, mắt dọc, xúc tu, sâu bọ khó mà tính toán biến mất không thấy bóng dáng, chướng khí năm màu đong đưa như sóng, lạnh lẽo như thuỷ triều xuống tán đi từng tầng. Dư chấn cuồn cuộn lặp đi lặp lại chấn động, thật lâu không ngừng.

Nếu không phải Vĩnh Hằng điện và Hỗn Độn áp chế, dường như toàn bộ vạn giới đều sẽ hoàn toàn sa đọa vì thế!

Tình cảnh này diễn ra nhanh chóng, từ hai vị Tiên Tôn hành động đến ý thức của thiên kiếp tiến thêm một bước tỉnh táo, sau đó phân hồn của Bùi Lăng tự bạo, thiên kiếp cũng tự bạo... Tất cả đều diễn ra trong tích tắc! Thậm chí, rất nhiều thủ đoạn công phạt của tổ sư chín tông còn chưa chạm vào ngàn cánh tay của "Ly La" tiên tôn!

"Yếm Khư" tiên tôn và "Ly La" tiên tôn đều khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt hai người thay đổi!

"Thanh Thuyên giới thiên".

Tiên cung, đài cao.

Dưới cây Bà Sa Ngọc, Bùi Lăng không nhúc nhích đứng đấy như đang đợi cái gì đó.

Nữ tiên bên cạnh hắn huyền bào bồng bềnh, dung mạo mềm mại, hai mắt nhắm hờ không có chút tức giận nào, lại là hóa thân "Mạc Lễ Lan".

Bỗng nhiên, "Mạc Lễ Lan" mở ra hai mắt, một đôi mắt thuần trắng như sương như tuyết nhìn về phía ngoại giới!

Cùng lúc đó, khí cơ quanh người nàng đại biến như bẩm sinh đã tràn đầy uy nghiêm và lộng lẫy, cũng tràn đầy hỗn loạn và sa đọa!

Huyền bào nhanh chóng phai màu, hóa thành cung trang đỏ hồng nhàu kim chói mắt; khuôn mặt thay đổi, hóa thành mắt phượng môi son; tóc xanh nhạt nhẽo, trong mắt thành sương...

Chỉ trong chớp mắt, "Mạc Lễ Lan" đã hóa thành dáng vẻ thiên kiếp!

Khí cơ "Vạn giới" cũng bộc phát ra từ trong cơ thể nàng, nhét đầy khắp nơi.

Vừa sống lại từ trong thiên đạo, thiên kiếp chợt phát hiện thân thể của nàng hơi không chịu sự khống chế!

Tình cảnh này vô cùng quen thuộc!

Lúc phong ấn ở Vĩnh Dạ hoang mạc chưa được cởi bỏ, nàng đã trải qua rất nhiều lần...

Thiên kiếp đột nhiên hiểu ra... Nàng biết mình là ai!

Nàng là hóa thân của Bùi tiên hữu... Mạc Lễ Lan!

"Leng keng! [Hành trình tiên giới năm: Thành Đế], hệ thống thành công chiếm cứ 'Vạn giới cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ có được 'Chư thiên và 'Vạn giới..."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu thành Đế cho ngài... "

Thành công chiếm cứ "Vạn Giới"...

Bùi Lăng lập tức cảm thấy khó hiểu, không thể dùng [Thỉnh Tiên Thuật], hệ thống cũng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn tương tự gì, thiên kiếp lại tự chạy tới hóa thân của hắn?

Điều này...

Rất tốt!

Rất không tệ!

Thấy hệ thống kiểm tra ra cơ hội để hắn thành Đế, chỉ là vận khí của hắn...

Không!

Không đúng!

Việc này liên quan đến thành Đế, chắc chắn không đơn giản như vậy!

Tình huống bên thiên kiếp có nhân quả lớn lao với "Yếm Khư" tiên tôn...

Còn chưa suy nghĩ xong, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển, khí tức biến ảo, khoảng không mênh mông và ý nguy nga nặng nề xen lẫn xuất hiện, hư ảnh vô số giới thiên, trăm tỉ tỉ hạ giới huyền ảo đan xen vào nhau, trùng điệp lay động, trong lúc xuất hiện lại vây quanh hắn xoay chầm chậm.

Trong chốc lát, khoảng cách giữa giới thiên và giới thiên bắt đầu biến mất! Tất cả giới thiên bắt đầu dung hợp làm một.

Hạ giới và hạ giới cũng không còn cách trở, bắt đầu đan xen vào nhau.

Tinh không và tinh không mênh mông vô ngần không còn phân giới, bắt đầu liền thành một khối.

Giới thiên bắt đầu hợp nhất!

Hạ giới bắt đầu hợp nhất!

Tinh không bắt đầu hợp nhất!

Giới thiên và hạ giới bắt đầu sát nhập; giới thiên và tinh không cũng bắt đầu sát nhập.

Chư thiên vạn giới bắt đầu hợp làm một, giới hạn giữa tiên phàm bắt đầu mơ hồ!

Toàn bộ "Không gian" như bị nấu chảy, bắt đầu hòa làm một!

Lúc này, Bùi Lăng như là trung tâm chư thiên, là quân vương vạn giới, là người chấp chưởng thiên địa càn khôn!

"Không gian" huyền bí như vạn hoa nở rộ, cùng nhau triển khai về phía Bùi Lăng.

Trong tối tăm, hắn nhìn thấy cửa lớn "Không gian" rộng mở với hắn lại xuất hiện.

Hắn thấy mình nhanh chân đi vào trong cửa.

Sau cánh cửa lồng lộng, kiến thức "Không gian", lực lượng "Không gian", chí lý "Không gian"... Phong phú, nhét đầy cuồn cuộn.

Phía trên mảnh "Không gian" huyền bí cuồn cuộn này là một cái bảo tọa to lớn.

Bảo tọa óng ánh sáng long lanh như điêu khắc từ thủy tinh không tì vết, mặt ngoài của nó như vô cùng vô tận, chiết xạ ra vô vàn ánh sáng.

Mỗi một mặt đều ẩn chứa áo nghĩa "Không gian" vô cùng thâm ảo, trong tia sáng rực rỡ tràn đầy chân lý cao nhất của "Không gian".

Bùi Lăng thấy mình đi về phía bảo tọa cao nhất kia.

Trong lòng hắn lập tức hiểu ra, kia là Đế vị "Không gian chi chủ".

Chỉ cần leo lên cái "Không gian chi tọa" kia là có thể thành Đế!

Phù Sinh cảnh.

Núi cheo leo gốc tùng cô độc, lạnh lẽo lượn lờ.

Bàn cờ dưới cây yên tĩnh, một bộ áo bào đen im lặng ngồi đó chính là "Cựu".

Phía đối diện hắn ta, trong khoảng năm tháng mà sinh linh bình thường không cách nào nhìn thấy, trong thung lũng trống vắng có áo bào trắng cầm cờ giằng co với hắn ta, lại là "Vị".

Đột nhiên, "Cựu" và "Vị" vẫn nhìn vào bàn cờ đồng thời quay đầu nhìn về phía "Thanh Thuyên giới thiên".

1043 chữ

Chương 3366: Càn khôn quy nhất! (2)

Phía dưới mũ trùm, vẻ mặt "Cựu" bình tĩnh, tiếng nói lạnh nhạt: "Không gian thành Đế!"

"Con cờ của ngươi thoát khỏi bàn cờ!"

Trong cốc vắng hoang vu, "Vị" áo bào trắng hơn tuyết, giọng nói truyền ra từ dưới mũ trùm lại không nghe ra chút dao động, ngắn gọn nói: "Con cờ này vẫn là như thế "Cựu" không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nhặt một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Cờ đen đặt xuống, năm tháng thay đổi theo tiếng...

Hồng hoang.

Kiến Mộc nối liền trời đất, lồng lộng, xuyên qua càn khôn. Khí tức tiên linh tiêu tán ra, sông ngòi vạn dặm hóa thành thắng cảnh thanh u.

Yêu tinh nghỉ lại điềm nhiên tốt đẹp.

Bỗng nhiên, phía trên Kiến Mộc, trong sáng ngời có ánh sáng ầm vang hiện ra, tản ra thành ba vạn thụy khí tung hoành trời cao, chói lọi chiếu rọi đầy trời!

Rất nhiều yêu tinh giữa linh hoa cỏ ngọc đều hoảng hốt, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, đã thấy phía trên Kiến Mộc vốn tĩnh mịch, ngàn hoa rơi xuống, linh vũ như trút nước, ngàn vạn tiên nhân hoặc cưỡi mây hạc, hoặc mọc hai cánh ngự gió, giữa váy dài bồng bềnh lại chen chúc hạ giới!

Thứ hấp dẫn sự chú ý của chúng sinh nhất vẫn là trong quần tiên như mây có một tòa thủy tinh cung óng ánh sáng long lanh, như điêu khắc thành từ nước trong veo!

Cung điện kia lồng lộng, quanh mình có vạn khoảnh sóng biếc, lúc sóng cả bành trướng có từng thị vệ Thủy tộc, Long tộc giáp trụ tươi sáng, cầm tiên bảo trong tay tới lui xuyên qua, đề phòng xung quanh, đều khí cơ mờ mịt, uy vũ hùng tráng.

Lúc này cửa cung mở rộng, chỉ thấy san hô như rừng, minh châu từng đống, ánh châu chiếu rọi thủy tinh cung xa hoa lộng lẫy.

Thị nữ Giao Nhân tộc khoác giao tiêu khoanh tay đứng chờ.

Có thềm son cao ngất như núi, trên bảo tọa cao ngất có nữ tiên Long tộc mặc cung trang màu chàm nhàu kim, tóc xanh búi cao, đôi mắt trầm tĩnh như đại dương mênh mông ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt bình thản nhìn về phía dưới.

Nàng uy áp cuồn cuộn như sinh ra đã ngồi trên cao quan sát chúng sinh, ánh mắt sinh linh hồng hoang chỉ chạm đến mép váy của nàng đã không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, trong thất khiếu máu tươi chảy dài! Chúng tiên hạ giới, Long Hậu lâm trần!

Trong thiên địa bốc lên sự sợ hãi to lớn, mấy hậu tự đại tộc chưa thành tiên run sợ quỳ gối, chuẩn bị nghênh đón quần tiên, trong lòng đều cảm thấy lẫn lộn: Mặc dù mấy ngày trước vừa thiết tế bẩm báo thiên kiếp mất tích, sinh linh hạ giới không cách nào độ kiếp, nhưng trưởng bối trong tộc tuân mệnh hạ giới thì cũng thôi, sao lại kinh động nhiều tiên nhân như thế, thậm chí vị kia Long tộc cũng tự mình hạ giới tọa trấn?

Bọn họ vô cùng sợ hãi, lúc này lại không dám thở mạnh, chỉ có thể dập đầu thật sâu, vô cùng kính cẩn nghe theo.

Thủy tinh hành cung Long tộc vừa xuất hiện, hơi nước cuồn cuộn đã thuận theo Kiến Mộc, mang theo linh cơ cuồn cuộn dẫn đầu nhào vào hồng hoang Chỉ có điều, hơi nước vừa phất qua một lùm thiên tài địa bảo dưới cây, cành lá nhỏ bé yếu ớt không ngừng chập chờn, hành cung Long tộc phía trên Kiến Mộc cùng vạn khoảnh sóng biếc vờn quanh hành cung đột nhiên hóa thành một tòa cung điện ngũ thải.

Cung điện kia màu sắc lộng lẫy, dưới đáy là năm cột trụ to lớn, trên trụ điêu khắc lộng lẫy, miêu tả vô số linh quả tiên hủy nổi bật, đều sum suê mạnh mẽ, sinh động như thật cao cao chống lên toàn bộ cung thành.

Bên ngoài thành cung cũng không có một giọt nước, lại có cổ mộc um tùm, tán cây so le như dãy núi, thấp thoáng lầu các âm trầm.

Từng người hầu Thanh Loan tộc sau lưng mọc lên hai cánh xanh nhạt, mặt mày ôn hòa uyển chuyển đứng sừng sững đầu cành nhìn quanh trái phải.

Cửa chính cung điện ngũ thải cũng mở rộng, rất nhiều thị nữ mặc váy lụa màu khép tay áo bưng khay uốn lượn mà vào, vây quanh bảo tọa.

Lúc này, bóng dáng ngồi trên thềm son cũng từ Long Hậu Tự Hàn Ung, biến thành một bóng dáng cao lớn! Hắn ta loại người, mặt rộng miệng vuông, không giận tự uy, hai cánh dưới xương sườn màu sắc xanh đen tỏa ra ánh sáng lung linh vô cùng hoa lệ, quanh người có khí tức tường thụy quanh quẩn, nhẹ nhàng phiêu dật, hoàn mỹ không một tì vết, chính là Tiên Vương Thanh Loan Chỉ một nháy mắt, thủy tinh hành cung Long tộc bị thay thế thành cung điện ngũ thải Thanh Loan tộc; vạn khoảnh sóng biếc bị thay thế thành rừng rậm yêu thích của Thanh Loan tộc; thị vệ Long tộc, Thủy tộc bị thay thế thành thị vệ Thanh Loan tộc; thậm chí Long Hậu Tự Hàn Ung bị thay thế thành Tiên Vương Thanh Loan tộc...

Hành cung tiếp tục lâm trần, tất cả tiên nhân xung quanh đều không cảm thấy bất cứ điều khác thường nào. Khí tức tường hòa thuộc về Thanh Loan tộc ầm vang rủ xuống.

Lúc này, hành cung Thanh Loan tộc lại thay đổi, nó bộc phát ra ánh sáng rực rỡ vô song như vô số mặt trời huy hoàng hội tụ một đường!

Một tòa hành cung thuần kim thay thế cung điện ngũ thải, bên cạnh hành cung là khoảng không sáng sủa, từng vòng mặt trời như cây đèn chìm nổi chiếu rọi, sóng nhiệt cuồn cuộn như muốn điểm đốt toàn bộ Kiến Mộc.

1093 chữ

Chương 3367: Càn khôn quy nhất! (3)

Sau từng tầng cửa cung của cung điện thuần kim có bóng dáng cung trang vàng ròng yểu điệu ngồi trên bảo tọa, nàng có hàng mi dài, mắt phượng ngậm uy, mắt vàng trong vắt như tích lũy trăm tỉ tỉ mặt trời, váy dài buông xuống, in dấu từng tia từng sợi ám văn như lông đuôi chim tước hoa mỹ ung dung, sau lưng có ánh sáng thụy khí rực rỡ lộng lẫy, lực lượng cuồn cuộn... Kim Ô hoàng, "Tu Hiểu"

Long Hậu Tự Hàn Ung bị thay thế thành Tiên Vương Thanh Loan tộc!

Tiên Vương Thanh Loan tộc lại bị thay thế thành Kim Ô hoàng!

Lúc này, "Tu Hiểu" hạ giới!

Tọa trấn hồng hoang Trong kiến thức "Không gian" mênh mông, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển mục tiêu rõ ràng bước về phía bảo tọa "Không gian chi chủ"

Sự huyền bí thuộc về "Không gian" nhiệt tình ôm lấy hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có chí lý "Không gian" mênh mông tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho mỗi một bước lại khắc sâu hơn một phần với sự hiểu biết về "Không gian".

Đột nhiên, một luồng lực lượng cường đại bành trướng tới!

Có sương mù nhàn nhạt quấn lấy thể xác Bùi Lăng, nó nặng nề, khó lường, cổ xưa, tang thương...

Trong mờ mịt, bóng dáng Bùi Lăng chậm rãi trở thành nhạt đi như ngay sau đó sẽ biến mất từ phương thế giới này!

Hắn lập tức hiểu đây là "Cựu" ra tay!

Đối phương sửa lại một đoạn năm tháng "Quá khứ" có liên quan với hắn!

Dựa theo tin tức trước đó nắm giữ, giữa bốn vị Tiên Tôn cũng không phải là "Ly La" tiên tôn chỉ tranh đấu cùng "Yếm Khư" tiên tôn, "Cựu" chỉ tranh đấu cùng "Vị".

Lúc ấy "Cựu" ra tay muốn đổi Long Hậu từ hồng hoang, từng bị "Yếm Khư" tiên tôn ngăn cản...

Không có gì bất ngờ xảy ra, bất kỳ một vị Tiên Tôn nào sắp thành Đế, ba vị còn lại đều sẽ ra tay chặn đường Đúng vậy, tranh đấu Đế vị là một trận hỗn chiến!

Hiện tại hắn vừa thành Tôn nhưng cũng có tư cách tiến vào cuộc hỗn chiến này!

"Cựu", "Vị"Yếm Khư" tiên tôn, "Ly La" tiên tôn... Rất có thể bốn vị này đều sẽ ra tay!

Hiện tại... Chỉ là bắt đầu!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tâm thần Bài Lăng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nếu "Cựu" trực tiếp ra tay với hắn, lấy cảnh giới và biểu tượng hiện tại của hắn hoàn toàn không sợ!

Chỉ có điều, thủ đoạn hiện tại của "Cựu" căn bản không phải ra tay với hắn, mà là thay đổi năm tháng hồng hoang, ra tay với hắn khi còn chưa thành tiên!

Một khi đối phương thành công.

Cho dù hiện tại hắn đã là Tiên Tôn!

Cho dù chiếm cứ "Chư thiên" và "Vạn giới".

Cho dù khoảng cách với vị trí Tiên Đế chỉ cách một bước!

Cũng hoàn toàn bị xóa đi, không còn tồn tại!

Sau đó... Chỉ cần mỗi lần hệ thống uỷ thác bị cắt ngang sẽ lập tức ra tay!

Trước khi mình hoàn toàn tiêu vong, dùng tốc độ nhanh nhất lật đổ bàn cờ, trực tiếp làm thịt "Cựu"! Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, trong đầu óc hiện ra cảnh tượng đã từng....

Ngói xanh so le, cột đỏ cheo leo.

Trên chính điện đường hoàng, chín tầng thềm son, vương tọa vàng ròng, khảm nạm xà cừ, san hô, lưu ly, xích châu cùng đủ loại tạp bảo, có Long tộc, U Minh, Thanh Loan, Cửu Vĩ Hồ... Cùng gấm đệm do da lông đủ loại đại tộc tạo thành bày ra trên đó.

Một bóng người cổn miện trang nghiêm ngồi nghiêm chỉnh, lưu châu rủ xuống che đậy khuôn mặt, chính là Chung Quỳ Liệt!

Trong năm tháng hồng hoang, đây là tình cảnh Nhân Vương Chung Quỳ Liệt triệu kiến hắn!

Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh thay đổi, "Không gian chi tọa" và chí lý "Không gian" mênh mông đều nhòe đi.

Trong quảng điện, Nhân Vương ngồi trên cao, nhân thần và đông đảo sứ giả nhân tộc ngồi trái phải thềm son.

Giao đèn cháy hừng hực, ánh sáng thuần trắng chiếu như ban ngày.

Bóng người lay động, Bùi Lăng cũng ở trong số đó.

Trong nháy mắt, hắn lại quay về năm tháng Nhân Vương triệu kiến!

Lúc này, chỗ ngồi hai bên trái phải trong điện chỉnh tề, phía bên phải nhân tộc mặc áo bào đỏ tím, đầu đội tạo sa, cầm trong tay tượng hốt chính là đông đảo nhân thần.

Bên trái lại là hình dáng tướng mạo khác nhau, ý vị khác hẳn.

Hiện tại Bùi Lăng đang ngồi trên một cái ghế ở bên trái đám người.

Giọng nói của Nhân Vương Chung Quỳ Liệt truyền đến từ trên thềm son: "Câu chuyện Kim Ô tộc phải lấy sự kiện thật sự xảy ra trong hiện thực làm nguyên mẫu Vừa nói xong, trong hàng ghế bên trái, nhân tộc nữ tính mặt mày thướt tha lập tức nói: "Vị đồng tộc lừa gạt Kim Ô kia vừa hay phù hợp!"

"Nhưng hóa thân tôn thượng nhà ta không thể xuất hiện trong câu chuyện Nhìn đến đây, Bùi Lăng nhớ rõ trong năm tháng bình thường, lúc này hắn mở miệng kể đại khái trải nghiệm chân thực giữa hắn và Kim Ô tộc một lần...

Sau đó bị một tên tiên nhân nhân tộc phản đối, nhưng cuối cùng Nhân Vương nhìn ra cái gì đó lại trực tiếp nói đến việc tiếp theo, không tiếp tục bịa ra câu chuyện Kim Ô tộc...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không nhúc nhích, không mở miệng nói ra một chữ. Thế là...

Một tên nhân thần áo bào tím râu ngắn lập tức ra khỏi hàng, nói to: "Yên tâm! Câu chuyện này nhằm vào Đại Nhật Kim Ô, đương nhiên không thể ảnh hưởng đến Tố Chân tiền bối!"

"Toàn bộ câu chuyện kia là Đại Nhật Kim Ô bỏ lỡ canh giờ mặt trời lặn, bị Long tộc Long Quy phục kích ở Thương Lạc sơn, thân chịu trọng thương trốn chạy"

1096 chữ

Chương 3368: Càn khôn quy nhất! (4)

"Vốn một tôn hóa thân Tố Chân tôn thượng muốn thu phục nó, lại có một tên đồng tộc mà chúng ta không quen biết ra tay từ bên cạnh, lừa gạt nó đi"

"Đã vậy, câu chuyện có thể là như này: Đại Kim Ô bỏ lỡ thời gian mặt trời lặn bị Long tộc đánh lén, sau khi trọng thương không cách nào đi đến Ngu Uyên, trong lúc nguy cấp được một tên thiếu niên anh hùng tộc ta cứu đi "Thương thế của nàng rất nặng nề, phải có thiếu niên anh hùng tộc ta chăm sóc, nghỉ ngơi thật lâu. "Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, tên Đại Kim Ô kia dần nảy sinh tình cảm với thiếu niên anh hùng tộc ta, sau đó chủ động lấy thân báo đáp, tặng Thái Dương chi chủ giúp thiếu niên anh hùng tộc ta bạch nhật phi thăng, bất hủ bất phôi, làm bạn lâu dài với nàng!"

Nghe vậy, tên nhân thần áo bào đỏ kia lại lắc đầu, không đồng ý nói: "Câu chuyện này quá đơn giản, Kim Ô là đại tộc chư thiên, chỉ sợ không cách nào có hiệu lực"

"Theo ý ta, sau khi tên thiếu niên anh hùng tộc ta kia cứu được Đại Kim Ô này, mặc dù trong thời gian ngắn Đại Nhật Kim Ô không cách nào trở về Phù Tang, nhưng chín Đại Kim Ô khác tình cảm sâu nặng với nó chắc chắn sẽ đến đây thăm viếng. "Cứ thế, cũng thường xuyên chạm mặt thiếu niên anh hùng tộc ta"

"Ngoại trừ Đại Nhật Kim Ô được cứu giúp, chín đầu Đại Nhật Kim Ô khác cũng âm thầm thương nhớ thiếu niên anh hùng tộc ta... "Dần dà, mười đầu Đại Kim Ô vì tình sinh oán, chán ghét lẫn nhau, sự xa cách dần rõ rệt"

"Tính tình Kim Ô dữ dằn, dù tình nghĩa đồng tộc, huyết mạch chí thân nhưng cũng vì thiếu niên anh hùng tộc ta mà tranh giành tình nhân, lục đục với nhau...

Nghe đến đó, nhân tộc áo bào trắng vòng vàng trên chỗ ngồi bên trái nhíu mày lại, nhắc nhở: "Đại Kim Ô cực kỳ hiếm thấy, nếu tự giết lẫn nhau chẳng phải cũng là tổn thất với tộc ta?"

Nhân tộc hoa phục tà dị gật đầu đồng ý: "Không sai! Loại vật liệu đỉnh tiêm này, thiếu thốn đôi chút cũng là việc khiến bọn ta đau lòng, câu chuyện này không ổn thỏa.

"Nên là thế này: Thiếu niên anh hùng nhân tộc ta cùng đạt được trái tim của mười tên Đại Kim Ô, thấy mười tên Đại Nhật Kim Ô đều ghen tuông vì hắn, thiếu niên anh hùng tộc ta không đành lòng"

"Sau khi hắn liên tục khuyên bảo, cuối cùng mười tên Đại Kim Ô đạt thành hiệp nghị, để thiếu niên anh hùng tộc ta tự lựa chọn.

"Thế là mười tên Đại Kim Ô cùng ra tay, lấy nhánh cây Phù Tang, rút gân Long tộc chế thành một cái thần cung, cùng mười thanh thần tiễn giao cho thiếu niên anh hùng tộc ta, sau đó cùng nhau hóa thành nguyên hình bay cao trên bầu trời, cùng thi triển ra dáng vẻ để thiếu niên anh hùng tộc ta chọn lựa.

"Đây gọi là Xạ Nhật tuyển phi! "Nhưng thiếu niên anh hùng tộc ta bẩm sinh đã thương xót, lòng dạ nhân ái, trọng tình trọng nghĩa, lại không nỡ tổn thương trái tim bất kỳ một tên Đại Nhật Kim Ô nào...

"Trải qua sự khó khăn giãy giụa, hắn quyết định bắn toàn bộ mười vòng mặt trời...

Lúc này, trong chỗ ngồi bên trái, người áo bào xám khàn giọng nhắc nhở: "Chẳng lẽ chư vị đã quên rồi?"

"Mười tên Đại Nhật Kim Ô cũng không phải tất cả đều là giống cái"

"Mặc dù câu chuyện này không tệ, lại tồn tại sơ hở"

Còn chưa nói hết câu, người cầm đầu tu sĩ nhân tộc bên trái tay áo bồng bềnh, khí cơ thoải mái không bị trói buộc lại bật cười lớn, nói: "Điều này đơn giản.

"Vị Kim Ô hoàng Kim Ô tộc kia đã hạ giới"

"Việc lớn như thế, vị Kim Ô hoàng kia sao có thể không tham gia vào?"

"Đổi Kim Ô giống đực thành Kim Ô hoàng là được!" Đám người rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật đầu nói: "Trong câu chuyện này, thiếu niên anh hùng tộc ta không cần trải qua nguy hiểm, chỉ cần ngồi đợi Đại Kim Ô chủ động tới là được, không sai!"

"Tốt nhất lại hoàn thiện chi tiết một chút.."

Chẳng mấy chốc, sau khi mọi người mồm năm miệng mười bổ sung, câu chuyện liên quan tới Kim Ô nhanh chóng được sắp xếp ra đại khái mạch lạc: Có một tên Đại Nhật Kim Ô bỏ lỡ canh giờ mặt trời lặn, trong đêm tối bị Long tộc phục kích, sau khi trọng thương phá vây được thiếu niên anh hùng nhân tộc cứu. Trong lúc nàng dưỡng thương, chín tên Đại Kim Ô khác hạ giới thăm viếng, đều sinh lòng yêu thương với thiếu niên anh hùng nhân tộc.

Cuối cùng vì bảo vệ tình thân, cũng vì để tránh cho tình lang nhân tộc khó xử, mười tên Đại Kim Ô quyết định đưa tặng thiếu niên anh hùng nhân tộc thần cung thần tiễn, để hắn Xạ Nhật tuyển phi!

Lúc này, Kim Ô hoàng hạ giới đã lâu, luôn sống trong hành cung lại cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, hiếm khi nào gặp chuyện lý thú của vãn bối, lại thấy rất thú vị.

Nó đột nhiên hứng khởi nữ giả nam trang, hóa thành Kim Ô bình thường tham dự trong đó.

Bởi vì thiếu niên anh hùng nhân tộc vô cùng bác ái, sau khi nâng cung liên tục bắn tên, không chệch một tên.

Sau khi Kim Ô hoàng bị bắn trúng, mặc dù rất không thích nhưng thân là một trong hai vị Tiên Vương cường đại nhất chư thiên, từ trước đến nay nói là làm, đương nhiên sẽ không lật lọng, liền theo ước định làm phi của anh hùng nhân tộc...

Bàn Nhai giới.

Phía trên huyết nguyệt.

Vĩnh hằng cung điện hơi rung chuyển, chín tên tổ sư nhân tộc đạp không mà đứng, công phạt như mưa, gào thét rơi xuống.

1084 chữ

Chương 3369: Càn khôn quy nhất! (5)

Thể xác khổng lồ của "Ly La" tiên tôn nhét đầy càn khôn, trăm ngàn cánh tay vung vẩy ở giữa mênh mông.

Rầm rầm rầm! ! Trong tiếng động đinh tai nhức óc, kiếm khí, thiên ấn, hoàng quyền, binh khí, âm dương, huyết hải... Cùng cánh tay như màn hung hăng đụng vào nhau.

Kiếm khí trong vắt lập tức chôn vùi, những người còn lại trào lên gào thét, đều bị "Ly La" tiên tôn ngăn lại.

Đón lấy một kích này, "Ly La" lại không tiếp tục ra tay, đôi mắt tràn ngập mỹ cảm "Trật tự" ở cái đầu giữa vượt qua từng tầng hư không, nhìn phía "Thanh Thuyên giới thiên".

Thiên kiếp thông qua hóa thân của tên nhân tộc kia trùng sinh, "Chư thiên" và "Vạn giới" tụ hợp, tên nhân tộc kia... Sắp thành Đế.

Hiếm khi nào vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt của "Ly La" tiên tôn lại xuất hiện một tia ngạc nhiên ngoài ý muốn, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

Một nửa thiên kiếp của hắn ta vẫn luôn trưởng thành trong hỗn độn.

"Yếm Khư" không sớm bố trí đạo tiêu cho trùng sinh thiên kiếp ở trong "Hỗn Độn"?

Không!

"Yếm Khư" sẽ không tính sai trên một việc như vậy!

Là tên nhân tộc kia sửa lại đạo tiêu thiên kiếp trùng sinh!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, "Ly La" tiên tôn không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, vạn vật thế gian phàm có trí giả thì Tiên Vương là cực hạn Tiên Tôn Tiên Đế không theo thiên đạo dựng dục ra đều là làm trái thiên cương!

Xúc phạm trật tự thiên đạo!

Nghịch thiên mà đi, tất chịu thiên phạt!

Nghĩ tới đây, ba cái đầu của "Ly La" tiên tôn đồng thời chuyển về phía "Thanh Thuyên giới thiên" trăm ngàn cánh tay mở ra, trong chớp mắt xuyên qua từng tầng thế giới, từng tầng giới thiên, vươn về phía "Thanh Thuyên giới thiên"...

Cùng lúc đó, "Yếm Khư" tiên tôn cũng không tiếp tục ra tay, ánh mắt trong vắt cũng nhìn về phía "Thanh Thuyên giới thiên".

Thành quả cuối cùng của tiên thuật [Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên] này... Từ khi nó bắt đầu sinh ra đã được trao cho ký ức của mình! Giao phó lực lượng của mình! Giao phó đạo tâm của mình!

Không có một nửa thiên kiếp khác dẫn đường, đối phương vẫn chưa tỉnh lại!

Cho dù tự bạo cũng chỉ sống lại ở trong cỗ quan tài huyết sắc kia!

Cứ thế, thiên kiếp chỉ càng thêm kiên định mình là nàng!

Tình huống này lại khá thú vị!

Vị Bùi tiên hữu kia... Làm việc gần như giống với nàng!

Hiện tại, thiên kiếp biến thành đối phương Suy nghĩ đến tận đây, "Yếm Khư" tiên tôn theo bản năng cũng muốn ra tay, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã lắc đầu...

Nàng là Hỗn Độn.

Là Vô Tự!

Là sự tồn tại trái với tất cả lẽ thường!

Lúc này, "Ly La" tiên tôn ra tay, Phù Sinh kỳ cục cũng vậy!

Đúng vậy, tân Đế vào chỗ, Tiên Tôn còn lại đều sẽ ra tay ngăn cản.

Đây là bản năng của chúng sinh!

Đây là quy tắc của thiên đạo!

Mà nàng... Trời sinh đã đối lập với quy tắc!

Ngay sau đó...

Trăm tỉ tỉ kiếm khí ầm vang trong hư không, ánh sáng trong vắt sáng tắt trong thiên địa, tổ sư chín tông toàn lực ra tay, công phạt cuồn cuộn, sát ý cao ngất, cùng nhau đánh về phía "Ly La" tiên tôn!

Rầm rầm rầm Trong bụi mù nổi lên bốn phía, trăm ngàn cánh tay bóp nát vô số lực lượng, "Ly La" tiên tôn thu hồi cánh tay vươn về phía "Thanh Thuyên giới thiên", hắn ta nhìn chằm chằm chằm "Yếm Khư" tiên tôn, tiếng nói trầm thấp lạnh lùng: "Yếm Khu!"

"Ngươi muốn khai chiến với ta ngay lúc này?"

"Yếm Khư" tiên tôn từ tốn nói: "Bản tôn cũng muốn thành Đế!

Phù Sinh cảnh.

Gió dài thổi qua, lá tùng cũng rì rào.

Trong lạnh lẽo tràn ngập, "Cựu" và "Vị" ngồi cách bàn cờ đen trắng đan xen.

Cờ đen vừa rơi xuống, "Vị" lập tức nhặt lên một quân cờ trắng óng ánh mượt mà, cũng đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Cờ trắng hạ xuống, một khoảng thời gian ở Bàn Nhai giới lặng yên thay đổi...

Thế giới trống trơn tự nhiên như chỉ là một mảnh hư vô thuần túy, lầu các cung điện, suối chảy thác tuôn đều biến mất không thấy tung tích Bỗng nhiên, một bóng dáng áo vải chân trần xuất hiện trong tòa tiên sơn nào đó.

Khuôn mặt hắn ta trống không, không nhìn ra biểu cảm, khí cơ lại cuồn cuộn một hồi lâu mới khó khăn lắm ổn định.

Cuối cùng trốn qua một kiếp, "Chú" bình tĩnh lại.

Trong năm tháng dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên hắn ta luống cuống như vậy!

Tiên Tôn...

Vừa rồi đối phương không có dự định tru diệt hắn ta, nếu không hiện tại hắn ta đã hoàn toàn tiêu vong!

Chỉ có điều, sự kinh khủng của Tiên Tôn không phải tiên nhân tầm thường có thể hiểu được!

Nếu vừa rồi hắn ta đi chậm một chút nữa, cho dù đối phương không muốn diệt sát hắn ta, hắn ta cũng sẽ bị khí tức, "Biểu tượng"... Do đối phương tùy ý phát ra hoàn toàn đồng hóa!

Về sau trở thành một bộ phận của đối phương!

Suy nghĩ đến tận đây, "Chú" lắc đầu, Tiên Tôn tự mình xuất hiện chắc chắn là mấy vị tranh Đế kia đã đến thời khắc quan trọng nhất!

Hắn ta không khỏi nhớ tới một việc cực kỳ lâu trước đâu...

Lúc kia, hắn ta còn ở thời kì đỉnh phong nhất, một ván cờ đột nhiên bắt đầu...

Kim Ô hoàng "Tu Hiểu", Long Vương "Phất Uyên", còn có hắn ta đều nhận được lời mời vào ván cờ...

Hắn ta không biết tình huống bên hai vị kia, hắn ta một mình đi đến nơi năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc...

"Vị" cho hắn ta một cơ hội thành Tôn!

Cái giá phải trả chính là... Làm quân cờ!

1102 chữ

Chương 3370: Ba Tôn ra tay!

Năm tháng khốn cùng, thời gian thấm thoắt, hắn ta mất đi tiên vị đã từng, mất đi biểu tượng "Tử vong" hoàn chỉnh, mất đi ký ức mênh mông...

Hắn ta đã không nhớ rõ mình tiến vào "Tương lai" như thế nào, đi đến bước này như thế nào...

Nhưng cơ hội mà "Vị" cho lại như ấn ký, từ đầu đến cuối khắc vào chỗ sâu nhất trong ý thức của hắn ta, vạn kiếp bất diệt, lướt nhẹ không đi, không cách nào quên. Đang nghĩ ngợi, toàn bộ "Tồn Khế" giới thiên như sóng nước bắt đầu lay động!

Vào thời khắc này, giới thiên mênh mông như mềm mại không xương, [Hà Cử môn] lặng yên tiêu tán, lớp phòng hộ biến mất, biển sao sáng chói xoay chuyển, sâu trong nơi xa xôi có hình dáng từng giới thiên lay động hiện ra.

Phía dưới cũng phác hoạ ra dáng vẻ vô số hạ giới càng ngày càng rõ ràng.

Tinh vân chấn động, chư thiên hợp nhất, vạn giới quy nguyên... Tình cảnh này rộng rãi to lớn, ngôn ngữ khó tả, lực lượng kinh khủng nhét đầy bành trướng, tất cả giới hạn, ngăn cách, cấm chế trước mắt đều không còn sót lại chút gì!

Vô số tiên nhân hao phí không biết bao nhiêu năm tháng mở động phủ, tiểu giới, bí địa cũng nhao nhao không bị khống chế hiện ra, sau đó như trăm sông về biển, hòa vào trong trận dung hợp tráng lệ này!

Trong xinh đẹp hùng vĩ có lực lượng mãnh liệt, khiến chúng sinh không tự chủ được phủ phục.

Trong tối tăm như có sự tồn tại chí cao gì đó sắp sinh ra! Chư thiên vạn giới, chúng sinh vạn vật đều quỳ lạy dập đầu từ bản năng, chúc mừng vì đó!

Cảm nhận được uy áp gào thét nhẹ nhàng lại ở khắp mọi nơi trong hư không, "Chú" lập tức lấy lại tinh thần, loại khí tượng này là vị Tiên Tôn nào sắp thành Đế?

Là "Vị"?

Điều mà đối phương hứa cho hắn ta còn chưa thực hiện!

Hắn ta bố trí ở Bàn Nhai giới; hắn ta lưu lại truyền thừa ở U Tố mộ; hắn ta căn cứ ký ức mơ hồ thời kỳ hồng hoang, lấy hạt giống Quỷ Tang khai sáng một con đường thăng tiên trước nay chưa từng có; hắn ta lấy thân phận dị tộc, dẫn đầu tu sĩ chín tông nhân tộc vào ván cờ phù sinh...

Hắn ta là quân cờ.

Hắn ta đã làm tất cả điều mình nên làm!

Cơ hội thành Tôn kia...

Nghĩ đi nghĩ lại, "Chú" đột nhiên cảm giác không đúng.

Hắn ta ở Bàn Nhai giới... Hình như căn bản không lưu lại bất kỳ truyền thừa gì?

Đúng!

Vừa rồi hắn ta nhớ nhầm!

Hắn ta chẳng những không lưu lại truyền thừa, lấy hạt giống Quỷ Tang khai sáng con đường thăng tiên gì đó cũng căn bản không tồn tại!

Hắn ta chưa từng làm hai chuyện này!

[Chú Quỷ đạo cơ 1...

(Thực Nhật bí lục]... Rất nhiều thuật pháp nguyền rủa...

Hắn ta cũng không lưu lại ở Bàn Nhai giới!

Hồng hoang.

Hoàng đô, chính điện cung điện, giao đèn trong vắt chiếu sáng như ban ngày.

Chung Quỳ Liệt ngồi ở nơi cao, hai bên thềm son có rất nhiều nhân tộc đang mồm năm miệng mười thảo luận:

"... Thiếu niên anh hùng tộc ta có lòng thương người kéo ra thần cung, không chệch một tên, mười mũi tên bắn trúng mười đầu Đại Nhật Kim Ô "Tên Đại Nhật Kim Ô giống đực trong đó chính là Kim Ô hoàng im hơi lặng tiếng giả trang thành"

"Dù Kim Ô hoàng không thích thiếu niên anh hùng tộc ta mạo phạm, nhưng nàng thân là Tiên Vương, nói là làm cũng không đổi ý..."

"Không sai! Hơn nữa, thiếu niên anh hùng tộc ta tu vi quá thấp, cũng không có tiên chức, nếu kết đôi với Kim Ô hoàng như vậy, không khỏi làm Kim Ô tộc mất hết thể diện. Vì thế, Kim Ô hoàng đồng ý sau khi cưới lại đưa tặng tu vi cho thiếu niên anh hùng tộc ta, 'Bản nguyên, tiên chức, thuộc hạ tiên nhân, thiên tài địa bảo..

Thấy đám tiền bối nhân tộc bịa ra câu chuyện càng ngày càng không hợp thói thường, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Có lẽ là vì đã từng thấy bản lĩnh bịa chuyện nói lung tung của đám tiền bối nhân tộc một lần, lần này trong lòng Bùi Lăng cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn đang yên lặng tính toán, sau đó sẽ để Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" xếp ở vị trí thứ mấy...

"Kim Ô hoàng "Tu Hiểu.."

"Toàn bộ ván cờ [Trận chiến hồng hoang], 'Tu Hiểu chưa từng hạ giới"

"Vừa rồi 'Cựu' ra tay là đổi Long Hậu Tự Hàn Ung thành Tu Hiểu"

"Lấy thực lực của 'Tu Hiểu, dù mười hai vị tổ sư nhân tộc liên thủ, cũng tuyệt không thể địch lại... "

"Long Vương 'Phất Uyên' cho ta nhắc nhở, đúng là không sai...

"Nếu phát triển tiếp dựa theo lịch sử thay đổi này, có khả năng trong trận chiến hồng hoang kia, tất cả tiên tổ nhân tộc, bao gồm ta đều ngã xuống trong tay 'Tu Hiểu...

"Đây không chỉ ngăn cản ta thành Đế!"

"Đây cũng là thông qua 'Quá khứ thay đổi 'Tương lai... "

"Cựu' muốn thắng được Phù Sinh kỳ cục!"

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lẳng lặng đứng xem.

"Cựu" đổi Long Hậu Tự Hàn Ung thành Kim Ô hoàng "Tu Hiểu", để hắn đối mặt với Tiên Vương cảnh giới đỉnh phong trong năm tháng hồng hoang Thao tác của hệ thống lại là thông qua tiên tổ nhân tộc, lại bịa một câu chuyện Kim Ô tộc, từ đó chiếm cứ tất cả của Kim Ô hoàng "Tu Hiểu".

Chỉ có điều, lúc ấy câu chuyện Long tộc kia có thể thực hiện, là thông qua lực lượng của "Yếm Khư tiên tôn. Hiện tại hắn chiếm cứ thiên kiếp của "Yếm Khư" tiên tôn, lại không biết "Yếm Khư" tiên tôn...

Ngay lúc này, Chung Quỳ Liệt trên bảo tọa thản nhiên mở miệng: "Câu chuyện Kim Ô tộc cứ quyết định như vậy đi."

1105 chữ

Chương 3371: Ba Tôn ra tay! (2)

Tiếng nói vừa dứt, cảnh tượng xung quanh đột nhiên tán đi như mây khói, trong nháy mắt hóa thành thanh quang trong vắt đầy trời, nhanh nhẹn vẩy xuống, Bùi Lăng nhìn quanh trái phải, lại đã quay về "Thanh Thuyên giới thiên".

Lúc này, toàn bộ phòng hộ bên ngoài giới thiên hoàn toàn biến mất, (Hà Cử môn] biến mất không thấy bóng dáng.

Ngước mắt nhìn tới, bốn phía trống trơn tự nhiên, biển sao mênh mông chập trùng rung chuyển như đại dương mênh mông, tinh vân sáng tắt trong đó vô cùng xinh đẹp.

Nơi xa có hư ảnh vô số giới thiên trùng điệp hiện ra, lại có khí cơ hạ giới tiêu tán.

Chư thiên vạn giới đang nhanh chóng sát nhập!

Trên đỉnh đầu Bùi Lăng dâng lên mười vòng mặt trời đường hoàng.

Trong mười vòng mặt trời này, chín vòng sáng chói như vàng ròng, không khác mặt trời bình thường chút nào, ở giữa lại là một vòng mặt trời thuần đen.

Lúc này, vòng mặt trời đen to lớn này tản ra dao động khiến chúng sinh tim đập nhanh, đã thấy một tên Kim Ô hình thể đặc biệt khổng lồ, khí cơ sôi trào mãnh liệt ngủ say trong đó.

Nàng như là quân vương Kim Ô, là ngọn nguồn chúng ánh sáng, là ánh sáng chư thiên vạn giới hội tụ... Chính là Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"!

Nhìn tình cảnh này, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng.

Hiện tại hắn cũng là Tiên Tôn!

Hệ thống không cần thông qua lực lượng của "Yếm Khư" tiên tôn để thực hiện việc nhân tộc bịa ra câu chuyện! Hiện tại hệ thống dùng lực lượng của hắn!

Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình lại xuất hiện sau Không gian chi môn, "Không gian" huyền bí như đại dương mênh mông tung hoành, gầm thét tràn vào thể xác.

Phía trên kiến thức cuồn cuộn, chiếc "Không gian chi tọa" kia yên tĩnh treo cao, tỏa ra ánh sáng lung linh, thời thời khắc khắc tản ra vô số chí lý, vô số bí mật, vô số huyền diệu...

Khoảng cách giữa hắn và bảo tọa rút ngắn một mảng lớn so với vừa rồi! Dường như chỉ cần lại đi mấy bước là có thể leo lên cái bảo tọa cao nhất kia! Trong lòng hắn lập tức hiểu ra, Tiên Tôn ra tay là ngoại kiếp thành Đế.

Vừa rồi hắn tiếp nhận thủ đoạn của "Cựu", là đỡ được một vòng ngoại kiếp.

Khoảng cách với vị trí Tiên Đế tất nhiên gần thêm một bước!

Tiếp tục như vậy, nhiều nhất lại có ba lần Tiên Tôn ra tay, hắn có thể trực tiếp leo lên vị trí cao nhất, thành tựu "Không gian chi chủ".

Suy nghĩ chưa dứt, trong lòng Bùi Lăng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thiếu thốn mãnh liệt, tu vi và lực lượng như trăng trong nước hoa trong gương, bắt đầu trở nên phù phiếm mờ mịt, không chút chân thực. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, (Chú Quỷ đạo cơ], (Thực Nhật bí lục], cùng tất cả thuật pháp nguyền rủa của hắn đều biến mất!

Là "Vị" ra tay!

Đối phương sửa lại năm tháng Bàn Nhai giới, lấy đi tiên lộ của hắn!

Trong lòng Bùi Lăng lập tức cực kỳ nghiêm nghị, hắn có thể có được sự trọng dụng của Cửu A Lệ thị, từ đó một bước lên mây... Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ hắn đạt được [Chú Quỷ đạo cơ) !

Một khi không có [Chú Quỷ đạo cơ], không có (Thực Nhật bí lục], không có truyền thừa của "Chú"... Bắt đầu từ nhiệm vụ Hàn thị sơn trang kia, tất cả trải nghiệm của hắn đều bị sửa lại!

Suy nghĩ đến tận đây, Bùi Lăng lập tức hiểu giống với "Cựu", lúc này "Vị" ra tay không chỉ muốn ngăn cản hắn thành Đế.

Hiện tại hắn đã lấy được Kim Ô hoàng "Tu Hiểu".

Một khi hắn lạc lối trong đoạn năm tháng này, Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" sẽ trở thành quân cờ của "Vị!

"Tu Hiểu" tự mình xuất hiện, trận chiến hồng hoang kia... Không có bất kỳ lo lắng gì!

Đây là thông qua "Tương lai" thay đổi "Quá khứ".

"Vị" cũng muốn trực tiếp thắng được Phù Sinh kỳ cục vào thời điểm này!

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, tay trái vươn ra, một quyển sách nặng nề, sâm nhiên, u lãnh hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, nền đen chữ vàng như hư vô tĩnh mịch, lơ lửng không cố định, phía trên phong trang có vân triện cổ xưa in dấu: "Sinh tử!"

Đây là (Sinh tử sách Y!

Năm tháng hồng hoang, U Minh chi chủ đã từng nắm giữ quyền hành!

Trước tiên hắn bị hệ thống điều khiển, tách ra tất cả vương vị U Tố mộ từ trên người "Chú".

[Sinh tử sách] này đạt được từ trong vương vị của "Chú".

Ngay sau đó, (Sinh tử sách] mở ra, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít hai màu đỏ xám, ghi lại vô số cái tên.

Màu đỏ đẫm máu, chữ xám tĩnh mịch.

Khí tức tử vong bành trướng gào thét, vô cùng thực chất!

Bùi Lăng nhẹ nhàng nâng tay lên, trang sách [Sinh tử sách) lập tức bị kéo xuống một tờ.

Chợt hắn há miệng nuốt một trang sách này vào trong miệng, đồng thời đánh ra một pháp quyết khí tức cổ xưa, bờ môi mấp máy, im ắng đọc lên tám văn tự...

Đây là tiên thuật, [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến 1!

Trong chốc lát, Bùi Lăng đạt được một loại cảm giác no bụng mãnh liệt... [Chú Quỷ đạo cơ] được bù đắp!

Chẳng mấy chốc, hắn bị hệ thống điều khiển kéo xuống tờ thứ hai, tờ thứ ba, tờ thứ tư... Liên tục mười mấy trang sách [Sinh tử sách] đều bị hắn nuốt vào trong bụng!

Lại thi triển tiên thuật, khí tức của Bùi Lăng trở nên cực kỳ hoàn chỉnh, hòa hợp tự nhiên thành một khối, loại cảm giác phù phiếm mờ mịt thiếu thốn trước đó đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa!

1097 chữ

Chương 3372: Ba Tôn ra tay! (3)

[Chú Quỷ đạo cơ], (Thực Nhật bí lục], rất nhiều truyền thừa nguyền rủa, cùng con đường thành tiên sau cùng... Đều được bù đắp!

Bùi Lăng lập tức hiểu được, khác với "Cựu" ra tay, "Cựu" thay đổi năm tháng sẽ khiến hắn đi đến tiêu vong cuối cùng!

Mà "Vị" ra tay...

Cho dù không có [Chú Quỷ đạo cơ], không có [Thực Nhật bí lục], không có truyền thừa của "Chú" và tiên lộ, hắn có hệ thống, chỉ cần đi đạo Nho chính thống bình thường của Trọng Minh tông, cuối cùng hắn có thể đăng đỉnh chư thiên vạn giới!

Điều khác biệt duy nhất chính là quá trình không giống!

Bởi vậy, hệ thống không cần thay đổi năm tháng, chỉ cần giúp hắn sửa đổi kết quả cuối cùng là được!

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng thấy khoảng cách giữa mình và vị trí tối cao linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh kia lại tới gần một mảng lớn!

Trong lòng hắn vững vàng, bốn vị Tiên Tôn còn có hai cơ hội ra tay!

"Cựu" và "Vị" đều đã ra tay.

Hiện tại, chỉ thiếu "Ly La" tiên tôn và "Yếm Khư" tiên tôn...

Phù Sinh cảnh.

Phía trên sườn núi nguy nga, lá tùng rì rào.

Cơn gió thổi qua lá cây rơi xuống, vẩy màu xanh sẫm xuống đầy đất.

Bên cạnh bàn cờ, đen trắng ngồi đối diện nhau.

Cờ trắng vừa hạ xuống, áo bào đen khẽ nhúc nhích, "Cựu" lại cầm lấy một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ.

Cộc!

Một đoạn năm tháng trong thời kỳ hồng hoang hiện ra trên bàn cờ...

Cành lá như phỉ thúy, thấp thoáng Tiên cung cheo leo.

Mây khói như dải, uốn lượn quanh quẩn.

Trong quảng điện cao ngất, bảo châu như bùn, tản ra vầng sáng nhu hòa.

Chính điện. Chiếc trống lớn miêu tả sơn hà vạn dặm, trưng bày trên cao, khí tức mờ mịt cao xa.

Trên đất trống có cự đỉnh lớn như dãy núi, bên trong linh hương thơm ngát nhét đầy cả điện. Từng chiếc ghế sắp xếp chỉnh tề, quần tiên như mây, khí tức hoàn mỹ tiêu tán như thực chất. Trên chiếc ghế gần bảo tọa có mười tên Đại Nhật Kim Ô hóa thành dáng vẻ loại người chia nhau ra ngồi, đối diện bọn họ là mấy nữ tiên Thủy tộc vây quanh Long Nữ "Yểu Du" cung trang vàng nhạt, đôi bên mơ hồ có ý giằng co. Trong chỗ ngồi Kim Ô có một bóng dáng huyền bào vác đao, tu vi không hợp nhau, khí cơ lại như liền thành một khối với đám Kim Ô.

Trên thềm son, bóng dáng nguy nga tay áo bồng bềnh, hai lỗ tai rủ xuống vai, ngồi nghiêm chỉnh.

Trùng đồng của "Ly La" đảo qua tình cảnh trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Lúc này hắn ta đang ra tay với "Yếm Khư", không tiện ngăn cản vị nhân tộc kia thành Đế!

Tình huống lúc này lại là "Kim" ra tay, chế tạo cho hắn ta một cơ hội ra tay!

Trong đoạn năm tháng này, vị nhân tộc kia ngay cả tiên nhân cũng không phải, hắn ta muốn tru diệt đối phương chỉ cần một suy nghĩ trong đầu!

Chỉ có điều...

Hắn ta là "Trật tự".

Là thiên cương!

Là quy tắc tạo dựng tất cả thế giới.

Năm tháng đã quyết định không thể sửa đổi!

Đây là thiên điều do hắn ta tự chế định!

Trái với quy tắc thiên điều này, hắn ta tự làm trái với mình!

"Trật tự" không còn thuần túy!

Tranh đấu với "Hỗn Độn" chắc chắn sẽ thua!

Ngoài ra, một khi hắn ta thật sự ra tay thay đổi đoạn năm tháng này, Phù Sinh kỳ cục... "Kim" sẽ trực tiếp chiến thắng!

Giải quyết nhân tộc vị sắp thành Đế kia, ngược lại sẽ chế tạo ra hai tên tân Đế!

Hơn nữa, so với vị nhân tộc kia thành Đế, "Hỗn Độn" thành Đế sẽ mang đến sự hủy diệt chân chính cho chư thiên vạn giới!

Suy nghĩ đến tận đây, "Ly La" tiên tôn cũng không làm gì, chỉ nhìn qua Bùi Lăng trong đoạn năm tháng này, từ tốn nói: "Vạn vật có thứ tự, âm dương tự gánh vác, dù thay đổi vì người, cuối cùng không cùng đường. Vì thế chúng sinh luân hồi, vạn tộc chìm nổi, nhưng giữa thiên địa mạnh mẽ không giảm, sinh cơ không suy "Rồi có chư thiên vạn giới, càn khôn vạn thiên"

"Nếu cuối cùng ngươi thành Đế mong rằng ghi nhớ hôm nay, đừng dựa vào lực lượng to lớn tùy ý làm bậy, họa loạn kỷ cương, rung chuyển thời không Nói xong, "Ly La" tiên tôn vung ống tay áo một cái, cảnh tượng xung quanh lập tức rơi vào một mảnh kỳ quái.

Khí tức lạnh lẽo, tà ác, sa đọa, hỗn loạn... Gào thét tới, vĩnh hằng cung điện xuất hiện trước mặt hắn, phía dưới thềm son, ánh sáng điện gạch kéo dài, hỗn độn vặn vẹo xoay tròn, quái đản vô song, tùy ý bành trướng! Lúc này, nữ tiên trên vương tọa huyết sắc váy dài lượn lờ, bàn tay trắng thuần vỗ nhẹ ra, phía dưới nàng chín vị tổ sư nhân tộc thi triển thủ đoạn, công phạt trong hư không như cuồng phong mưa rào.

"Ly La" tiên tôn bình tĩnh nhìn tình cảnh này, trăm ngàn cánh tay cùng hành động.

Oanh! !!

Trong kiến thức đại dương mênh mông, Bùi Lăng đang nhanh chân bước đi.

Đột nhiên, hắn nghe được bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Vạn vật có thứ tự, âm dương tự gánh vác.."

"Nếu cuối cùng ngươi thành Đế mong rằng ghi nhớ hôm nay, đừng dựa vào lực lượng to lớn tùy ý làm bậy, họa loạn kỷ cương, rung chuyển thời không Lời này rơi xuống, hắn lập tức thấy mình lại đi tới một khoảng cách lớn.

Hiện tại khoảng cách của hắn với vị trí "Không gian chi chủ" chí cao chỉ kém một bước cuối cùng!

Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, vừa rồi là "Ly La" tiên tôn ra tay!

Nhưng "Ly La" tiên tôn cũng không làm cái gì!

Hệ thống cũng không đưa ra bất kỳ sự đối phó gì!

1103 chữ

Chương 3373: Thành Đế!

Hiện tại, trong bốn vị Tiên Tôn chỉ thiếu "Yếm Khư" tiên tôn chưa ra tay!

Phù Sinh cảnh.

Gió mát rì rào từ thổi tới bốn phương tám hướng, núi xa mơ hồ thành bức tranh, sườn núi nguy nga cao ngất, tùng xanh như nắp.

Hai bóng dáng ngồi cách bàn, vắng lặng im ắng.

Trong tiếng động giòn vang, cờ đen hạ xuống.

"Vị" mũ trùm buông xuống, yên tĩnh nhìn bàn cờ trước mặt, không có bất kỳ động tác gì. "Cựu" ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm áo bào trắng, tiếng nói lạnh nhạt trầm thấp: "Đến ngươi!"

Nghe vậy, "Vị" chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dưới mũ trùm tuyết trắng cách bàn cờ khóa chặt "Cựu", tiếng nói lạnh băng: "Phù sinh nhược mộng, thời gian tự tại!"

"Cựu" khàn giọng nói: "Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa đã phục!"

Song Tôn giằng co, tiếng gió tịch mịch, trong chốc lát sườn núi nguy nga, gốc tùng cũng nhòe đi như không thấy.

Phương thiên địa này trống trơn tự nhiên, sông núi cỏ cây hình dáng mơ hồ ở nơi xa đều tan thành mây khói, chỉ có một con sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, mang khí thế rào rạt chảy xiết xung kích.

Nó bao la như đại dương mênh mông, dòng chảy cuồn cuộn như vô cùng vô tận, lưu chuyển ra cảnh tượng hùng vĩ vạn cổ bất ma, vạn kiếp bất diệt.

Cơn gió dài gào thét, nó như chảy xuôi qua chư thiên vạn giới, xuyên qua tương lai, nhưng lại như chưa hề rời khỏi thiên địa trống rỗng này, nó bắt nguồn ở đây! Kết thúc cũng ở đây!

Đây là dòng sông năm tháng!

Lúc này, tiếng nước to lớn, thế nước cuồn cuộn, sóng lớn như núi, đập vào hai góc áo bào màu đen trắng, bắn tung toé ra ngàn vạn giọt nước.

Trong mỗi một giọt nước đều tràn ngập từng bức tranh, có đạo ánh sáng Thái Sơ thứ nhất sinh ra, Kim Ô to lớn che khuất bầu trời, rơi vũ là tiên; cũng có giọt nước đầu tiên của vạn giới mở ra hai con ngươi, tiếng long ngâm lay động càn khôn; còn có tiên dân nhân tộc gian khổ lập nghiệp, lão giả mặt đầy nếp nhăn cầm mộc trượng trong tay, trong bốn bề nguy hiểm vượt mọi chông gai...

Có Cửu Vĩ Hồ tộc vô tình đạt được cơ duyên lớn, nhảy lên là tộc quần mạnh nhất chư thiên; có vạn tộc đắm chìm, sâu bọ quật khởi, vù vù che ngợp bầu trời, xâm chiếm chư thiên vạn giới; có nhân tộc tàn sát thiên hạ, nô dịch chư tộc...

Tất cả hình ảnh, hoặc cổ xưa tang thương, nặng như ngàn tấn, như điêu khắc đại đạo, vĩnh viễn không bao giờ có thể đổi; hoặc nhẹ nhàng linh hoạt, trong kỳ quái biến ảo ngàn vạn... Chẳng mấy chốc, những giọt nước rơi vào dòng sông này theo đầu sóng tiếp tục đi tới.

Lúc này, "Vị" lại lạnh nhạt nói: "Càn khôn không rơi, mỗi một hành động lưu niên"

"Năm tháng tuyệt vời nhất, nơi yếu ớt nhất chính là không biết!"

"Không thể độ!"

"Không lường được!"

"Biến ảo vô tận"

"Tất cả có khả năng!"

"Năm tháng như là ván cờ không chắc chắn này, có thể là ta thắng, có thể là ngươi thắng "Cũng có khả năng, vĩnh viễn không phân ra thắng bại"

Lúc đang nói chuyện, dòng sông lớn cuồn cuộn, bọt nước mãnh liệt, giọt nước văng khắp nơi, ở hạ du dòng sông năm tháng có từng cảnh tượng ầm vang hiện ra: Có cỏ cây tinh yêu quật khởi, dây leo như mãng như rồng, xoắn giết vạn tộc, tru diệt thiên kiêu, chư thiên vạn giới, hóa thành mạnh mẽ sum suê, sóng xanh ngập trời!

Có long tượng hưng thịnh, chân lớn chà đạp mặt đất, trấn áp bát hoang, ăn tận hủy mộc, khiến sông núi xanh um tươi tốt biến thành hoang mạc!

Lại có Nham tộc lấy được cơ duyên tạo hóa, chinh phạt chư thiên, vạn vật hoá thạch...

Trong thời gian biến ảo, sử thi diễn dịch đều tráng lệ rộng lớn, khí phách hùng vĩ.

"Cựu" bình tĩnh nhìn lại khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: "Không!"

"Chúng sinh như gửi, thời gian đường đường"

"Năm tháng tuyệt vời nhất, chỗ yếu ớt nhất là cổ xưa!"

"Là nặng nề!"

"Là thần thánh!"

"Là vĩnh hằng!"

"Là không thể đuổi!"

"Không thể nghịch!"

"Năm tháng như quân cờ trên bàn cờ, dù tầm thường hay tuyệt diệu, đủ loại biến ảo, cuối cùng đều nằm trong sự khống chế của người đánh cờ, đồng hóa trong năm tháng vô ngần, trở thành một bộ phận của thời gian dài dằng dặc.

"Đã có việc, sau tất lại có!"

"Tất cả đều sẽ qua đi.

"Thắng bại giữa chúng ta, cuối cùng cũng có kết quả!"

Tiếng nói vừa ra, thượng du dòng sông năm tháng có Tranh tộc sát phạt bốn phương, nạn lửa binh cuồn cuộn; có tiên thực chớp mắt thành rừng, tràn lan khắp nơi; có Côn Bằng vỗ lên mặt nước ba vạn dặm, hoành hành trong thiên địa... Nhưng mà vạn tộc tranh phong, này lên kia xuống, cuối cùng Long tộc và Kim Ô tộc vẫn đứng ở nơi cao, bình tĩnh nhìn gió nổi mây phun, hoa rơi hoa nở.

"Vị" bình thản nói: "Quân cờ cũng có thể vô thường!"

"Vừa rồi ngươi ra tay với quân cờ kia một lần, ta cũng ra tay một lần "Hiện tại, sau khi tên nhân tộc kia thành Đế, tìm ngươi báo thù cũng tốt, tìm ta trả thù cũng được, đều vừa vặn công bằng!"

"Cứ giao tất cả cho không biết!"

Nói xong, "Vị" lập tức đưa tay nhặt lên một quân cờ trắng óng ánh mượt mà, quay đầu nhìn về phía "Thanh Thuyên giới thiên "Hỗn Độn" sẽ không ra tay, hiện tại đến lượt hắn ta tới làm cửa ải cuối cùng cho quân cờ kia thành Đế!

Hắn ta không quan tâm đối phương có thể thành Đế hay không!

Nhưng năm tháng nên thần bí khó lường! Không biết không định! Biến ảo vô thường!

Ngay sau đó...

Quân cờ trắng trong tay "Vị" không rơi vào bàn cờ, mà hóa thành một tia sáng trắng như sao băng bắn về phía "Thanh Thuyên giới thiên".

1082 chữ

Chương 3374: Thành Đế! (2)

Đây là một kích đơn giản nhất, trực tiếp nhất, bình thường không có gì lạ!

Quân cờ kia chắc chắn có thể đón đỡ được!

"Không gian" huyền bí sôi trào mãnh liệt, chen chúc quán chú vào đầu óc Bùi Lăng.

Huyền bào bồng bềnh, khoảng cách giữa Bùi Lăng với "Không gian chi chủ" chí cao chỉ thiếu một bước cuối cùng!

Bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi đôi mắt hắn ngàn vạn ánh sáng.

Ngay lúc này, một quân cờ trắng oánh nhuận sáng ngời phá vỡ năm tháng, phá vỡ hư không, phá vỡ chư thiên vạn giới... Gào thét mà tới, đánh thẳng về phía hắn!

Cờ trắng...

Là "Vị" ra tay lần thứ hai?

Suy nghĩ chưa dứt, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển đưa tay chộp tới quân cờ trắng kia, nhưng so sánh với tốc độ cờ trắng, hệ thống điều khiển có vẻ cực kỳ chậm chạp...

Phốc...

Oanh!

Cờ trắng gọn gàng mà linh hoạt đâm xuyên qua lồng ngực Bùi Lăng, lực lượng to lớn tràn trề rắn chắc đánh trúng thể xác Bùi Lăng, hắn lập tức bị đánh bay ngược ra Cảnh tượng xung quanh lập tức biến ảo, không gian huyền bí như thuỷ triều xuống như tan thành mây khói, huyền bào như điện lập tức đâm qua từng tầng hư không như một lưỡi đao to lớn, cưỡng ép xé ra vô số giới thiên đang sát nhập.

Chư thiên vạn giới sắp hoàn thành sát nhập lập tức im bặt mà dừng! Biển sao thối lui, lớp phòng hộ biến mất, từng thế giới vô cùng gần nhau như ngay sau đó sẽ hoàn toàn dung hợp, quay về thành một khối, lúc này lại cưỡng ép dừng lại, chỉ cách một chút như một trời một vực. "Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệthống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Bùi Lăng, cùng lúc đó Bùi Lăng đã khôi phục quyền khống chế thân thể.

Hắn thay đổi sắc mặt, lập tức ổn định thân hình, vết thương trước ngực lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. "Yếm Khư" tiên tôn không ra tay, nhưng "Vị" ra tay hai lần!

Bốn vị Tiên Tôn đã sử dụng hết toàn bộ cơ hội ra tay!

Nhưng một kích cuối cùng của "Vị" thật sự lợi hại!

Đây cũng là tiên thuật mạnh nhất của hắn ta!

Thủ đoạn mạnh nhất!

Át chủ bài mạnh nhất!

Bốn lần Tiên Tôn ra tay, chỉ có một chiêu này của đối phương thương tổn tới hắn thật sự trên mặt ý nghĩa! Cũng may đối phương không có vừa lên đã dùng chiêu này!

Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khí tức của Bùi Lăng lập tức chấn động, thân hình hắn lấy trình độ cực kỳ nhỏ bắt đầu nhúc nhích, huyết vụ tản khắp, tơ máu hiện ra, khí cơ lạnh lẽo, ảm đạm, hỗn loạn, tà ác... Sôi trào mãnh liệt.

Khí tức "Chư thiên" và "Vạn giới" ngo ngoe muốn động, như lúc thoáng qua đã muốn bỏ chạy từ trong thể xác. Chư thiên vạn giới đã sát nhập đến chỉ cách một bước như muốn rút lui, một lần nữa trở về dáng vẻ ban đầu! Bùi Lăng vội vàng tập trung ý chí, "Chư thiên" và "Vạn giới" sát nhập không thể mất tập trung chút nào!

Thế là...

Hắn lập tức mặc niệm ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện... "

Còn chưa lựa chọn tu luyện công pháp, tiếng nhắc nhở không mang theo bất cứ tình cảm nào của hệ thống đã vang lên: "Leng keng! Kiểm tra ra cơ hội [Thành Đế], mở ra (Hành trình tiên giới năm 1.."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ có được 'Chư thiên' và 'Vạn giới.."

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu thành Đế cho ngài.."

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, lại xuất hiện phía sau không gian chi môn nguy nga, kiến thức "Không gian" như đại dương mênh mông cuốn về phía hắn.

Vị trí "Không gian chi chủ" óng ánh sáng long lanh treo cao trên đó, bảo tọa kia tỏa ra ánh sáng lung linh, huy hoàng chói mắt như là tất cả chí lý "Không gian" ngưng tụ thành, chỉ nhìn lên một chút đã có vô số áo nghĩa và cơ mật "Không gian" gào thét tới, tranh nhau chen lấn quán chú vào đầu óc.

Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển bước ra một bước cuối cùng, huyền bào nhẹ bay lên, hắn ngồi lên cái bảo tọa chí cao kia!

Trong nháy mắt, khí tức của hắn ầm vang thay đổi!

Tất cả bí mật "Không gian" hóa thành vô số sợi tơ lao về phía hắn.

Chẳng mấy chốc, những sợi tơ này từng tầng quấn lấy hắn, thoáng cái bện thành một bộ cồn phục nền đen hoa văn bạc, từ vai cánh tay trở xuống có từng tầng hoa văn huyền ảo, mỗi một hoa văn đều gánh chịu tuyệt mật chí cao của "Không gian", tiên nhân tầm thường nhìn một cái đã hoàn toàn điên cuồng, hóa thành nô bộc vĩnh hằng của "Không gian".

Trong tối tăm có đại đạo huyền ảo hiện ra từ mái vòm, hóa thành mũ miện "Không gian" buộc lên sợi tóc Bùi Lăng.

Mũ miện kia ngắn gọn, sáng long lanh, óng ánh, sáng loà, nó như do áo nghĩa cực hạn của "Không gian" tích lũy lại, như là toàn bộ đề cương của kiến thức "Không gian", chiếu rọi khuôn mặt Bùi Lăng càng làm nổi bật uy nghiêm tân Đế.

Biển sao bành trướng, tinh vân xoay tròn, trong vẻ đẹp không có gì sánh kịp, chư thiên vạn giới như nước sữa hòa nhau liền thành một khối, khoảng cách với chân trời lập tức biến mất.

Giới hạn tiên phàm không còn sót lại chút gì, lực lượng không gian kinh khủng hoàn toàn giáng lâm!

1091 chữ

Chương 3375: Thành Đế! (3)

Giới thiên và giới thiên không còn cách trở; hạ giới và hạ giới lấp đầy lẫn nhau; giới thiên và hạ giới cũng không cần Kiến Mộc kết nối, hoàn toàn dung hợp làm một!

Lúc này, tiên nhạc thật lớn vang vọng mỗi một tấc thiên địa!

Tiên hoa nở rộ trời cao, ngũ sắc cùng sáng, vô cùng rực rỡ, có linh vũ mênh mông, cuồn cuộn giáng lâm, tẩm bổ vô số thiên tài địa bảo.

Sự vui mừng cuồn cuộn nhảy nhót trong toàn bộ không gian, tiếng động của đại đạo rộng lớn rung động, vô số cỏ cây núi đá như có sở ngộ, lập tức khai trí; sinh linh phàm tục có cảm ứng, lập tức thành tiên! Vô số tiên nhân đạo tâm dâng lên, bình cảnh thả lỏng...

Chư thiên vạn giới đều đang hoan hô! Đang hoan nghênh! Đang chúc mừng! Đang lễ bái.

Thiên địa rực rỡ hẳn lên, trật tự mới, quy tắc mới, thời đại mới... Theo tân "Đế" cùng nhau giáng lâm!

Bàn Nhai giới.

Phía trên huyết nguyệt.

Lực lượng trật tự và hỗn độn khuấy động mãnh liệt, bất phân thắng bại.

Bỗng nhiên, lực lượng lớn của không gian giáng lâm, cưỡng ép ngăn cách hai người.

Chỉnh đốn trật tự, ổn định hỗn độn.

Trận đại chiến vô cùng kinh khủng này lập tức dừng lại.

Vĩnh hằng chi điện trên huyết nguyệt cách không giáng lâm và "Ly La" tiên tôn thoáng cái biến mất không thấy gì nữa.

Phía trên huyết nguyệt khôi phục như thường, Nguyệt cung hoa mỹ tà dị lại xuất hiện, cung điện mở rộng, vương tọa trên thềm son như máu, nữ tiên cung trang đỏ hồng nhàu kim ngồi nghiêm chỉnh, chướng khí ngũ sắc tràn ngập như yên hà.

"Yếm Khư" cau hàng lông mày kẻ đen, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh.

Tân Đế vào chỗ, chư thiên vạn giới cùng chúc, cũ mới giao thế, phải đợi trật tự ổn định một lần nữa...

Nghĩ tới đây, nàng nhẹ vung làn váy dài, hỗn độn gào thét tràn lan, trong chớp mắt nuốt hết toàn bộ Nguyệt cung.

Chỉ một thoáng huyết sắc bùng lên, cả vầng trăng chìm vào đỏ hồng và lạnh lẽo như thực chất...

Bên rìa thế giới, cung điện trang nghiêm hoàn mỹ không một tì vết đột nhiên xuất hiện.

Trong vĩnh hằng điện, "Ly La" ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, trùng đồng nhìn chằm chằm phương xa, chư thiên sát nhập, vạn giới quy nhất, tân thiên tân địa...

Hắn ta hơi nhắm mắt lại, chỉ cần thế giới không hủy diệt là được...

Không lạc thiên địa, trường hà cuồn cuộn.

Giữa bóng dáng đen trắng, bàn cờ tĩnh lặng.

Lúc này, "Vị" nhìn về phía cờ trắng rơi xuống hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục sự bình tĩnh.

Quân cờ kia vẫn luôn như thế...

Ngoài ý muốn!

Thay đổi thất thường Ngay sau đó, hạ du dòng sông có sóng lớn gào thét mà lên, che khuất bầu trời như muốn nuốt hết phương thiên địa này!

Đầu sóng cuồn cuộn, lực lượng không gian tùy ý tràn ngập.

Mơ hồ như có vương tọa từ từ bay lên, thẳng vào xa xăm.

"Cựu" yên tĩnh nhìn tình cảnh này, bình tĩnh nói: "Bây giờ ngươi thiếu một quân cờ!"

Nói xong, hắn ta cầm một quân cờ đen, không do dự trực tiếp bắn về phía vị tân Đế vừa ra đời kia!

Cờ đen như điện phá vỡ vô số hư không, hóa thành cầu vồng rơi xuống.

"Vị" không nói thêm gì nữa, ánh mắt phía dưới mũ trùm bình tĩnh nhìn về phía bàn cờ.

"Cựu" cũng nhìn chằm chằm bàn cờ.

Trường hà trào lên, thế nước to lớn lật đổ gào thét quanh quẩn bên cạnh bàn cờ, bọt nước văng khắp nơi.

Đen trắng đan xen như nháy mắt qua vạn năm, lại như năm tháng như cũ.

Trên bảo tọa cao nhất, mái vòm bao la chưa bao giờ có như thảm nỉ bày ra trước chân Bùi Lăng.

Dưới mái vòm là chư thiên vạn giới lấp đầy thành địa vực rộng lớn.

Vạn khoảnh biển sao, tinh vân đong đưa, trong rộng lớn quanh quẩn ở bên cạnh, xinh đẹp như dải.

Cổn miện nền đen hoa văn bạc phức tạp trang nghiêm, dây thắt lưng rủ xuống nhao nhao, khí tượng đặc biệt thuộc về "Đế" nhét đầy tràn ngập.

Chư thiên vạn giới, trăm tỉ tỉ sinh linh không tự chủ được lễ bái trên mặt đất, cỏ cây khom lưng, sông núi cúi đầu, thủy hỏa kính cẩn nghe theo, tất cả yêu ma quỷ quái đều phủ phục... Cúng bái dưới chân!

Huyền bí "Không gian", lực lượng "Không gian", kiến thức "Không gian"... Hội tụ trong mắt Bùi Lăng, đôi mắt vốn đen sì thâm thúy của Bùi Lăng lập tức hóa thành thuần túy sáng như bạc, bên trong như đựng đầy vô số tinh không, vô số vũ trụ, vô số thiên địa! Tất cả thuộc về "Không gian" hoàn toàn thành một bộ phận của hắn!

Hắn là "Không gian chi chủ".

Trong không gian, tất cả trật tự, hỗn độn, quá khứ, tương lai... Dù cho là quyền hành Tiên Tôn, từ giờ khắc này đều để hắn sử dụng!

Thành Đế.

"Leng keng! [Hành trình tiên giới năm: Thành Đế] hoàn thành..."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới [Tiên Đế], hệ thống sẽ không thăng cấp.."

"Leng keng! Kiểm tra ra tu vi của ký chủ đạt tới (Tiên Đế], hệ thống miễn phí đưa tặng một tên đạo lữ mới cho ngài...

"Leng keng! Kiểm tra ra lần trước đưa tặng gián đoạn, lần này tiến hành đưa tặng gấp chín lần cho ngài..."

"Leng keng! Kiểm tra ra ký chủ hoàn thành tất cả hành trình tiên giới, hệ thống miễn phí đưa tặng năm tên đạo lữ cho ngài... "

"Leng keng! Hệ thống bắt đầu miễn phí đưa tặng cho ngài... "

Tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Bùi Lăng.

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, mười bốn đạo lữ...

Dựa theo quy tắc đưa tặng của hệ thống"Yếm Khư" tiên tôn chắc chắn ở trong đó...

1081 chữ

Chương 3376: Thành Đế! (4)

Hiện tại "Yếm Khư" tiên tôn chắc chắn không phản kháng được hắn...

Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng chợt phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới.

Hắn hơi ngạc nhiên, còn không biết đây là tình huống như thế nào, một quân cờ đen sì đột nhiên bắn tới từ trong năm tháng Quân cờ này khí thế hung hăng như muốn xuyên thủng thể xác.

Bùi Lăng theo bản năng đưa tay...

Cộc!

Hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng kẹp lấy quân cờ đen, quân cờ đen thanh thế thật lớn này không thương tổn đến hắn chút nào.

Cò den...

Là "Cựu" ra tay!

Tình huống bên "Cựu" như thế nào? Hắn đã thành Đế, còn dám ra tay với hắn?

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức nhận ra vấn đề... Bây giờ hắn còn đang trong hệ thống uỷ thác, nhưng thân thể lại do mình khống chế!

Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, lúc này tâm thần đi xa, mặc cho tiên lực trong cơ thể tự vận chuyển...

Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển hơi đưa tay...

Nhưng cánh tay vừa đưa ra được một nửa đột nhiên dừng lại, lại là hắn một lần nữa nắm quyền khống chế thân thể trong tay!

Tu vi đạt tới cảnh giới Tiên Đế, hệ thống không điều khiển được thân thể của hắn!

Trừ khi... Hắn muốn!

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, định nghĩa một cơn gió nhẹ bị sửa lại, lượn lờ mềm mại thổi qua trên người hắn...

"Leng keng! Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy thác, không lo phi thăng! Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao.."

Giải quyết vấn đề hệ thống, Bùi Lăng trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới một nơi đỏ hồng lạnh lẽo.

Trong màu ửng đỏ đậm đặc như biển máu có cung điện nguy nga tráng lệ, tà dị hoa lệ, lúc này cửa cung đóng chặt, yên tĩnh đứng sừng sững Dường như phát hiện Bùi Lăng đến, cửa lớn Nguyệt cung đột nhiên mở ra, bóng tối sau cửa mãnh liệt, giọng "Yếm Khư" tiên tôn truyền ra từ bên trong: "Bùi tiên hữu, chúc mừng thành Đế!"

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, lúc này cũng không đi vào, tiếng nói sáng sủa: "Yếm Khư tiền bối, đa tạ vừa rồi nương tay!"

"Bùi mỗ có thể từ một kẻ phàm nhân đi đến một bước này, nhờ có tiền bối trông nom cả quãng đường"

"Hiện tại Bùi mỗ đã thành Tiên Đế, có thể hứa hẹn làm một việc cho tiền bối!"

"Ngoài ra, hiện tại chư thiên vạn giới quy nhất, tất nhiên Bùi mỗ muốn ban bố thiên điều mới!"

"Thiên điều mới thứ nhất là: Tiên Đế thần thánh, không được khinh Đế!"

"Một thiên điều này bao gồm không được chửi bới Tiên Đế, không có ý đồ song tu cùng Tiên Đế, không được tụ chúng thải bổ Tiên Đế.."

Phía trên huyết nguyệt, ửng đỏ bùng lên, khí tức lạnh lẽo, tà ác, sa đọa tùy ý tràn ngập.

Từng tia từng sợi tơ máu như phù du lơ lửng trong ánh trăng đỏ hồng, quấn lấy cung điện nguy nga hoa mỹ.

Bọn chúng trùng điệp như kén, nhúc nhích như nước thủy triều, chỗ nào cũng có, dọc theo cửa điện lan tràn đến phía dưới thềm son.

Lúc này, trên thềm son như núi non, một nữ tiên cung trang đỏ hồng nhàu kim xuất hiện trên bảo tọa huyết sắc.

Một giọng nói nàng rất quen thuộc đang truyền đến từ ngoài điện: "Yếm Khư tiền bối, đa tạ vừa rồi nương tay!"

"Bùi mỗ có thể từ một kẻ phàm nhân đi đến một bước này, nhờ có tiền bối trông nom cả quãng đường"

"Hiện tại Bùi mỗ đã thành Tiên Đế, có thể hứa hẹn làm một việc cho tiền bối!"

Nương tay?

"Yếm Khư" tiên tôn khẽ lắc đầu, nàng chọn trúng nhân tộc này, là nhân tộc này tự nắm chắc thời cơ!

Nàng chọn trúng Bùi Lăng, vì Bùi Lăng là tiên hữu có thực lực đó!

Về phần vừa rồi nương tay... Kia là "Đạo" của nàng!

Về việc nương tay hay không, không có bất cứ liên quan nào!

Cho dù đổi một sự tồn tại không liên quan chút nào thành Đế, chỉ cần ba vị Tiên Tôn khác ra tay, nàng vẫn sẽ đi ngược lại!

Nàng là "Hỗn Độn".

Là "Vô Tự"!

Là mặt đối lập của tất cả lẽ thường!

Tuân thủ quy tắc thiên đạo sẽ khiến nàng đau khổ!

Làm quy tắc trái thiên đạo mới có thể khiến nàng say mê!

Đối phương không cần cảm ơn nàng!

Càng không cần hứa hẹn làm gì cho nàng!

Nghĩ đến đây, "Yếm Khư" tiên tôn đang muốn mở miệng, lại nghe Bùi Lăng bình tĩnh nói tiếp: "Ngoài ra, hiện tại chư thiên vạn giới quy nhất, tất nhiên Bùi mỗ muốn ban bố thiên điều mới!"

"Thiên điều mới thứ nhất là: Tiên Đế thần thánh, không được khinh Đế!"

"Một thiên điều này bao gồm không được chửi bới Tiên Đế, không có ý đồ song tu cùng Tiên Đế, không được tụ chúng thải bổ Tiên Đế.."

Tiếng nói vừa ra, linh hoa tiên hoa giữa thiên địa lộn xộn tuôn ra như nước thủy triều, ánh trăng huyết sắc ầm vang biến ảo, lực lượng hỗn độn lập tức hóa thành phồn hoa như gấm, nở rộ trời cao!

Có linh vũ tràn trề rơi như trút nước, tiếng đại đạo vang vọng trời cao!

Trong tối tăm, trăm tỉ tỉ sinh linh lòng có cảm giác, lực lượng quy tắc như gông xiềng trùng điệp rơi xuống, trói buộc chúng sinh Thiên điều quy tắc mới này đã được định ra ở trong thiên đạo!

Toàn bộ Nguyệt cung lập tức yên lặng như tờ.

Một hồi lâu sau, "Yếm Khư" tiên tôn khẽ gật đầu, rất bình tĩnh hỏi: "Đây là thiên điều thứ nhất?"

"Còn thiên điều mới khác không?"

1105 chữ

Chương 3377: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu!

Nghe vậy, Bùi Lăng đứng ngoài cung lập tức lắc đầu, nói: "Bùi mỗ vừa thành Đế, chư thiên vạn giới vừa quy về một, địa hỏa phong thủy, tất cả pháp tắc đều đang chấn động, chưa ổn định lại"

"Thiên điều mới, tạm thời chỉ có điều thứ nhất này "Cái khác tạm như cũ, để tránh xảy ra hỗn loạn.

Bây giờ chư thiên vạn giới sát nhập, cực khác thường ngày.

Về tình huống thiên điều mới, tốt nhất đợi lát nữa đi gặp "Ly La" tiên tôn một lần lại đưa ra quyết định, đề phòng việc đặt ra thiên điều có vấn đề, dẫn đến thế giới hủy diệt...

Lúc này, tiếng nói bình thản của "Yếm Khư" tiên tôn lại truyền ra từ trong Nguyệt cung: "Ta đã biết"

"Bùi tiên hữu yên tâm, ta sẽ tuân thủ thiên điều quy tắc này"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ giật mình.

Tuân thủ thiên điều?

Điều này...

"Yếm Khư" tiên tôn chấp chưởng hỗn độn, tuân thủ thiên điều thật tốt cái gì?

Đối phương không nên lập tức dùng lời hứa hẹn mà hắn vừa cho sao?

Sau đó hắn ngại lời hứa của mình, không cách nào đánh trả, chỉ có thể để đối phương làm trái thiên cương, chiếm hết lợi ích...

Đang nghĩ ngợi, lại nghe giọng "Yếm Khư" tiên tôn truyền đến: "Bùi tiên hữu còn có chuyện gì?"

Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, suy nghĩ, đành phải vội họ một tiếng, nói: "Không có gì.." Giọng nói sâu trong Nguyệt cung lại vang lên: "Hiện tại tiên hữu đã là chủ nhân chư thiên vạn giới, có được sinh mệnh vĩnh hằng, có thể tiêu diêu tự tại, có thể làm mây làm mưa"

"Nhưng lại không biết năm tháng sau này có tính toán gì không?"

Tính toán...

Bùi Lăng hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Tiếp theo Bùi mỗ muốn đi gặp ba vị Tiên Tôn khác trước đã, hoàn thành một vài chuyện"

"Sau đó sẽ về Bàn Nhai giới một lần... Về địa giới chín tông một lần, xử lý một vài nhân quả đã từng"

"Sau đó nữa thì chưa nghĩ kỹ"

"Năm tháng dài dằng dặc, việc sau này để sau này nghĩ Giọng nói trong Nguyệt cung nhanh chóng trả lời: "Đúng là tiên hữu nên về địa giới chín tông một lần"

"Người sáng lập chín tông nhân tộc đều ngủ say trong mộng cảnh"

"Ta sẽ đánh thức chín người kia, để bọn họ trở về bản tộc.

"Chín người kia cũng rất muốn gặp tiên hữu.

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nghiêm túc trả lời: "Đa tạ tiền bối!"

Tiếng nói vừa ra, trong Nguyệt cung đã không còn bất kỳ đáp lại nào.

Sợi tơ huyết sắc như bầy rắn bắt đầu nhúc nhích, từng chút một leo lên bao trùm, chẳng mấy chốc đã có ý hoàn toàn chôn giấu cung điện to như vậy.

Thấy "Yếm Khư" tiên tôn thật sự không có ý làm trái thiên điều mới, trong lòng Bùi Lăng không khỏi hơi tiếc nuối, lúc này lại nói: "Bùi mỗ cáo từ!"

Nói xong, bóng dáng hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Trong Nguyệt cung hoa mỹ như trước, tà dị nhúc nhích.

Lạnh lẽo hỗn loạn quanh quẩn, "Yếm Khư" tiên tôn ngồi trên bảo tọa cao cao.

Dưới thềm son, hỗn độn như nước thủy triều điên cuồng phun trào.

Chẳng mấy chốc, chín bóng dáng nhân tộc lặng yên hiện ra, áo bào phần phật, ý vị khác nhau, lúc này đều vẻ mặt ngây ngốc, ánh mắt vô thần như con rối.

Ánh mắt "Yếm Khư" tiên tôn đảo qua trên người chín người, cuối cùng dừng trên người "Tố Chân".

Ngay sau đó, tám bóng người còn lại lập tức biến mất, trong quảng điện trống rỗng chỉ còn lại một mình "Tố Chân".

Không thể khinh Đế...

Đây là thiên điều mới do Tiên Đế lập ra!

Bắt đầu làm trái, so với thiên điều do "Ly La" đã từng quyết định, càng thú vị! Càng khiêu chiến!

Nhưng...

Chỉ có một tên nữ tiên nhân tộc này còn thiếu rất nhiều!

Nàng muốn theo đuổi cực hạn!

Nàng hưởng thụ quá trình này!

Phải tìm thêm một vài mục tiêu thích hợp!

Những mục tiêu này phải có nhân quả nhất định với Tiên Đế, có thể thành công tốt hơn!

Số lượng càng nhiều càng tốt!

Nghĩ tới đây, "Yếm Khư" tiên tôn tùy ý đánh ra một pháp quyết, từ tốn nói: "Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng.."

Bàn Nhai giới.

Lưu Lam hoàng triều.

Lam Kinh.

Trong hoàng thành trang nghiêm xa hoa, Chung Quỳ Kính Y tóc xanh búi thấp, đầu đội tán hoa, người mặc địch áo công chúa vội vàng đi qua hành lang, đi vào một tòa thiền điện, đã thấy Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn bên trên, cũng là trang dung tinh xảo, quần áo tinh tế, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng.

Ở hai bên, phi tử cao vị đều mặc quần áo theo phẩm cấp, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều xuất hiện, ngồi đó nín thở tập trung như đang chờ một mình nàng.

Chung Quỳ Kính Y tiến lên hành lễ, ngạc nhiên hỏi: "Mẫu hậu, tìm ta có chuyện gì?"

Hoàng Hậu nghiêm mặt nói: "Tiên tổ trở về, các ngươi nhanh chóng kiểm tra dung nhan, theo bản cung tiến về bái kiến!"

Tiên tổ trở về?

Chung Quỳ Kính Y lập tức mừng rỡ, vội vàng đáp: "Được!"

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của nàng đột nhiên như hoa trong gương, trăng trong nước biến mất không thấy gì nữa.

Tất cả những người khác trong điện, bao gồm Hoàng Hậu đều không phát hiện điều khác thường gì. Hoàng Hậu nhìn quanh, tiếp tục nói với hậu phi hoàng tự khác: "Đứng trước mặt tiên tổ không được thất lễ!"

"Hiện tại các ngươi suy nghĩ lời nói trước đi... Đừng có ngự tiền thất lễ..."

Đám người nhao nhao đáp: "Cẩn tuân mệnh lệnh của nương nương!"

"Tiểu Tự Tại Thiên".

Cỏ cây sum suê, mùi thuốc tản khắp.

Trong cốc vắng, Kim Tố Miên tóc tai bù xù, trên khuôn mặt trắng nõn trơn bóng bôi lung tung mấy vệt xám mà nàng không hề hay biết, vẫn đang hai mắt sáng rực nhìn đan lô trước mặt, trên hai đầu lông mày đầy vẻ hưng phấn.

1118 chữ

Chương 3378: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (2)

Trong lô đan lửa cháy hừng hực, ngọn lửa phun ra nuốt vào, dược dịch không ngừng biến ảo cuồn cuộn theo pháp quyết trong tay Kim Tố Miên.

Bỗng nhiên, toàn bộ bóng dáng Kim Tố Miên biến mất không thấy.

Trong đan lỗ, dược dịch sắp thành đan dừng lại một khoảng ngắn ngủi, lập tức phát ra mùi cháy khét, tiếp theo Ầm.

Một tiếng vang thật lớn, đan lô nổ tung...

Trọng Minh tông.

Tổ địa Tô thị, núi đá cao ngất.

Trong rừng đá, huyết trì cuồn cuộn, linh cơ tràn trề. Bên hồ, Tô Túy Khinh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh người khí cơ lưu chuyển, phun ra nuốt vào huyết sát, đang chuyên tâm tu luyện.

Lúc này, một bóng dáng hoa phục chắp tay đi tới từ bên ngoài, hắn ta vẻ ngoài anh tuấn tà dị, khí độ ung dung, chính là Tô Ly Kinh!

Phát hiện sư tôn đến đây, Tô Túy Khinh lập tức dừng tu luyện, đứng dậy hành lễ: "Đồ nhi bái kiến sự tôn!"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, từ sau khi Bùi Lăng tiến vào Phù Sinh cảnh, hắn ta đã dừng bế quan.

Mặc dù hiện tại mình tương đương không có tên đạo lữ kia, nhưng cũng may còn có một đệ tử tôn sư trọng đạo, khắc khổ tu tập!

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần rảnh rỗi là hắn ta sẽ đến chỉ điểm tên đệ tử này tu luyện.

Hiện tại tu vi của Tô Túy Khinh lại có tinh tiến, mặc dù nàng không cách nào so sánh với Thánh tử Thánh nữ đời này, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi thực lực thế này đã rất xuất sắc...

Chỉ tiếc...

Tu vi của Bùi Lăng tiến bộ quá nhanh, muốn ra tay với hắn đã vô vọng...

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Tô Ly Kinh lập tức nói: "Trọng Minh' tiên tổ trở về, triệu kiến tất cả hậu bối xuất sắc.

"Ngươi theo vi sư đến Truyền Thừa điện, bái kiến tiên tổ!"

"Trọng Minh" tiên tổ? !

Tổ sư khai phái Thánh tông!

Ánh mắt Tô Túy Khinh không khỏi sáng lên, nhanh chóng đáp: "Được!"

Tô Ly Kinh khẽ gật đầu, đang muốn dẫn đệ tử đến Truyền Thừa điện, chợt thấy thiếu chút gì đó, hắn ta quay đầu mắt nhìn quanh, trong rừng đá trống rỗng, bên cạnh huyết trì ngoại trừ hắn ta thì không có bất kỳ bóng người nào.

Hắn ta không hề phát hiện bất cứ điều khác nào, chạy thẳng đến Truyền Thừa điện.

Trọng Minh tông.

Tổ địa Lệ thị.

Lệ Hàn Ca và mấy hậu bối xuất sắc trong tộc Lệ thị đi theo sau lưng trưởng bối, vẻ mặt cung kính bước đến Truyền Thừa điện.

Đột nhiên, Lệ Hàn Ca biến mất không thấy gì nữa từ trong đám người.

Tất cả tộc nhân Lê thị đi cùng đều không phát hiện điều gì.

Trong tiếng bước chân nhỏ bé, bọn họ tiếp tục đi về phía Truyền Thừa điện.

Cửu Nghi sơn.

Núi sông xinh đẹp, suối thác uốn lượn.

Có lầu nhỏ xây kề sát thác nước, trong tiếng nước ù ù có một lò linh hương phun ra nuốt vào thanh khí cỏ cây, quanh quẩn cả phòng.

Trong phòng, Trần Tĩnh Mộng dựa gối mà ngồi, đang rất nghiêm túc quan sát một chiếc ngọc giản.

Sắc mặt nàng ửng đỏ, bàn tay mềm mại tinh tế thỉnh thoảng xoa dây thắt lưng vàng nhạt, lặp đi lặp lại xoắn nó thành kết như ý, sau đó cởi ra, thắt nút, cởi ra...

Ngay lúc này, một giọng nói nhu hòa truyền vào từ bên ngoài: "Mộng Nhi đang tu luyện sao?"

Nghe vậy, Trần Tĩnh Mộng giật nảy mình, ngồi bật dậy luống cuống tay chân cất kỹ ngọc giản.

Ngay sau đó, nàng tỏ ra bình tĩnh nói: "Sư tôn, ta...

Còn chưa nói hết lời, nàng đã biến mất trong phòng.

Người ngoài cửa không phát hiện bất cứ điều khác thường nào, hơi mờ mịt nhìn quanh một vòng, sau đó quay người rời đi.

Cùng lúc đó, trong ngọn núi cách đó không xa, ngoài động phủ của Thái Thượng trưởng lão Trân Giáng Huệ, một tên Cửu Nghi sơn đệ tử đang rất cung kính bẩm báo: "Thái Thượng trưởng lão.."

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng thoáng hoảng hốt, chợt điềm nhiên như không có việc gì rời khỏi cửa động phủ. Phía sau cửa, Trân Giáng Huệ vừa thay một bộ đạo bào mới tinh, cầm lấy pháp bảo như ý như mây khói tản khắp biến mất.

Tố Chân Thiên.

Trong ráng mây, Sầm Phương Ác váy dài bồng bềnh đang chuyên tâm đánh giá mấy đệ tử phục mệnh phía dưới. Trong đó người ở giữa cẩm y vòng vàng, ánh mắt sáng ngời; người phía sau như kiều hoa soi nước, trong nhỏ yếu giấu giếm vẻ cứng cỏi.

Bên cạnh có trưởng lão khẽ giới thiệu: "Đệ tử ở giữa tên Sở Vũ Thường, tu vi tâm tính đều là đối tượng tốt nhất, lần này 'Quỷ dị mới xuất hiện, nàng xung phong đi đầu, liên tục chiến đấu...

"Người mặc váy màu quýt là Triệu Quyên Quyên, trong đại chiến chính ma đệ tử này chịu chút vết thương, vốn sư phụ của nàng định để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng lần này thiên hạ xuất hiện biến cố, nàng cũng không chịu thâm cư trong tông môn, vẫn đi theo đồng môn gấp rút tiếp viện.

Sầm Phương Ác khẽ gật đầu, nói: "Con cháu tông ta nên như thế. Truyền mệnh lệnh của bản tọa, mở bí khố ban thưởng cho đệ...

Còn chưa nói hết lời, nàng và Sở Vũ Thường, Triệu Quyên Quyên phía dưới đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trưởng lão, đệ tử xung quanh đều như không thấy tình cảnh này, không hề dừng lại, người trưởng lão kia trực tiếp mở miệng động viên đệ tử còn lại, hứa hẹn khen thưởng...

Hàn Ảm Kiếm tông.

Tâm Thưởng phong.

Cơn gió mạnh thổi qua, lá tùng rì rào, hương lạnh thẩm thấu ngọc điện.

Nghiêm Tư Thuần ngồi xếp bằng trên vẫn sàng, nghe tông chủ truyền âm bên tai, vẻ mặt giật mình, vừa tỏ ra vui mừng đã hóa thành buồn bực dày đặc: Sư huynh Vi Đoan Cư say mê đại đạo, nếu hắn vẫn còn, biết được tổ sư khai phái trở về sẽ vui vẻ đến mức nào...

1075 chữ

Chương 3379: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (3)

Đáng tiếc, "Hàn Ảm" tổ sư trở về Kiếm tông, sư huynh lại không thấy đâu...

Nói xong, nàng đang muốn truyền âm cho đệ tử Thu Vị Ương, răng môi khẽ nhếch, chưa lên tiếng, ngay sau đó một người một kiếm đều biến mất trong phòng!

Thời gian vừa đến, ở sơn môn Kiếm tông có kiếm quang lộn xộn rơi như mưa, hiện ra bóng dáng rất nhiều đệ tử Kiếm tông.

Thu Vị Ương và Thẩm Âm Trần đều ở trong đó, lúc này đều không có lòng trò chuyện, dựa theo lời triệu kiến của tông môn, độn về phía Tê Kiếm sơn!

Kiếm độn hội tụ như dòng lũ, hai nữ tử lập tức biến mất, chưa từng gây ra bất kỳ sự chú ý gì.

Vô Thủy sơn trang.

Trong kiến trúc lung ta lung tung bộc phát ra tiếng reo hò liên tiếp: "Vô Thủy' tiên đế trở về!"

"Lần này Tiên Đế đi nhiều năm, chẳng biết tại sao hôm nay lại lâm trần.."

"Ha ha ha ha... Xem ra phương huyễn trận này sẽ có thay đổi! Nếu không 'Vô Thủy' tiên đế tôn quý cần gì vào trận lần nữa?"

"Có lý! Chỉ là không biết lần này sẽ là biến cố cỡ nào...

"Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, Tiên Đế lâm trần, chúng ta lại đi đón một phen, thuận tiện cũng hỏi hiện tại tình huống thượng giới như thế nào, giới thiên, tiên cơ, tiên đồng dưới sự quản lí của chúng ta có biến cố gì.."

"Cùng đi cùng đi.."

Tuyệt Tâm Tử bình tĩnh nhàn nhã vừa tùy ý trò chuyện với Tịch Chiêu Tử, vừa tiến lên.

Trong vô thức, biến thành Tịch Chiêu Tử một mình tiến lên.

Hắn ta không phát hiện bất kỳ điều khác thường nào, vẻ mặt tự nhiên đi tới chính đường..

Yến Tê thành.

Lâm Hàm Yên hơi căng thẳng sửa sang lại châu xuyên rủ xuống trên búi tóc, chợt cúi đầu đi theo sau lưng trưởng bối, nín thở tập trung chờ đợi "Yến Tê" tổ sư triệu kiến.

Trưởng bối phát hiện nàng lo sợ, xoay đầu lại khẽ gật đầu coi như trấn an.

Chỉ có điều, vừa quay đầu đã thấy sau lưng trống rỗng, không có bất kỳ bóng dáng gì... Trưởng bối ngẩn người, chợt như chưa xảy ra điều gì, tiếp tục khoanh tay chờ đợi như xưa nay chưa từng dẫn theo tiểu bối đến đây.

Thanh Yếu sơn.

Đồng bằng mênh mông hóa thành núi rừng rậm rì.

Trung tâm rừng rậm dây leo hội tụ như bầy mãng, quấn quanh một bóng dáng tinh tế thướt tha.

Dược Thanh Anh tóc dài rủ xuống như ánh trăng, hàng mi buông xuống, ngủ say như mộng.

Đột nhiên, nàng biến mất không thấy gì nữa.

Dây leo xung quanh không nhúc nhích tí nào, vẫn duy trì dáng vẻ quấn quanh cái gì đó...

Dưới sự quản lí của Trọng Minh tông, Trọng Tường thành.

Đây là một chỗ "Quỷ dị" mới xuất hiện.

Sương mù như trướng bao phủ toàn bộ thành bắc.

Đi vòng qua một ngõ hẻm hẹp có biển hoa đập vào mặt.

Óng ánh sáng long lanh như lưu ly, chập chờn phía trên bạch cốt trắng hếu.

Âu Dương Tiêm Tinh tay cầm xiềng xích bạch cốt, trên dưới cả người vết thương chồng chất, mỏi mệt lại tuyệt vọng nhìn qua huyết triều gào thét tới từ nơi xa.

Ở bên cạnh nàng, quan tài tàn tạ đã sớm bị hủy hoại hoàn toàn, Cốt Sinh Hoa đan xen leo lên che khuất thể xác Âu Dương Tiêm Mộng, trên cánh tay tái nhợt mảnh khảnh vết máu loang lổ, khí tức lạnh băng, hỗn loạn, sa đọa tùy ý ăn mòn.

"Âu Dương sư muội..." Sâu trong Cốt Sinh Hoa sau lưng hai tỷ muội có tiếng nói yếu ớt truyền đến, Kim Tố Đài chậm rãi tỉnh lại, gắng gượng chống đỡ đứng dậy, làn váy dính đầy vết máu cứng ngắc trượt xuống, lộ ra vết thương xương cốt trắng hếu.

Nàng vừa mở miệng còn chưa tiếp tục nói hết, lại đã trông thấy huyết triều che ngợp bầu trời.

Đệ tử hai mạch Thánh tông, ngoại trừ bọn họ đều đã chiến tử.

Hiện tại, rất hiển nhiên bọn họ cũng không thể còn sống rời khỏi nơi đây...

Phía dưới môn phong mạnh được yếu thua, ba người chỉ yếu ớt thở dài, bình tĩnh cùng đợi số mạng sắp đến.

Ngay sau đó, ba bóng dáng thoáng cái biến mất.

Huyết triều gầm thét nuốt hết xương trắng, biển hoa... Trong sương mù đều là huyết sắc!

Bên rìa thế giới, vĩnh hằng chi điện.

"Ly La" ngồi trên bảo tọa cao cao, hai mắt hơi khép, vẻ mặt bình tĩnh.

Đột nhiên, một bóng dáng cổn miện nền đen hoa văn bạc trang trọng xuất hiện trong điện, chính là Bùi Lăng!

"Ly La" mở mắt ra nhìn về phía hắn, chậm rãi hỏi: "Tiên Đế giáng lâm, muốn làm chuyện gì?"

Bùi Lăng không do dự, gọn gàng dứt khoát nói: "Ly La tiền bối, bây giờ chư thiên vạn giới hợp nhất, quy tắc rung chuyển, đất nước chập trùng chưa định, nhưng không biết hiện tại nên đặt ra thiên điều mới, hay vẫn dùng thiên điều ban đầu?"

Nghe vậy, "Ly La" tiên tôn từ tốn nói: "Nếu Tiên Đế muốn dùng thiên điều ban đầu, vậy một lần nữa tách chư thiên vạn giới ra "Nếu không, tiên phàm cùng giới, tất cả thiên cương thiên điều liên quan với tiên phàm đều phải được đặt lại một lần nữa!"

Bùi Lăng lập tức lắc đầu, nói: "Tạm thời chư thiên vạn giới không thể tách ra "Nếu không, không có bất kỳ một giới nào có thể gánh chịu lực lượng hiện tại của Bùi mỗ "Bùi mỗ sẽ phân chia toàn bộ thế giới thành từng đại lục đơn độc, lấy chúng nước phân giới, phân chia tiên phàm.

"Nhưng thiên điều cụ thể.."

"Bùi mỗ vừa thành Đế, đối với việc đặt ra thiên cương thiên điều, chắc là 'Ly La' tiền bối càng có tâm đắc hơn"

"Mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo"

"Ly La" tiên tôn nghe vậy, khẽ gật đầu.

1105 chữ

Chương 3380: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (4)

Hắn ta không lo lắng vị Tiên Đế mới này đặt ra thiên điều mới, vứt bỏ thiên cương thiên điều mà hắn ta đã từng đặt ra, chỉ sợ đối phương làm ẩu giống "Hỗn Độn"...

Kết quả hiện tại, mặc dù thiên địa thay đổi lớn nhưng thế giới có thể may mắn còn sống sót, cũng coi như may mắn trong bất hạnh...

Nghĩ tới đây, "Ly La" tiên tôn lập tức nói: "Thiên cương thiên điều mới cần phù hợp với thiên đạo tuần hoàn "Ta cần một chút thời gian tiến hành khám định và hoàn thiện.

"Đến lúc đó sẽ chỉnh lý thành văn, đệ trình cho Tiên Đế ngự lãm"

Bùi Lăng gật đầu: "Được! Việc này làm phiền 'Ly La' tiền bối!"

Nói xong, hắn đang muốn rời đi, lại nghe "Ly La" đột nhiên hỏi: "Thiên kiếp có thể quy vị hay không?"

Nghe vậy, Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó lập tức hiểu ý "Ly La" tiên tôn...

Hắn suy nghĩ, chợt tâm niệm vừa động, một bóng người mặc cung trang đỏ hồng nhàu kim, tóc bạc như sương lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Bóng dáng này hai mắt nhắm nghiền, khí cơ thu liễm, lại đang ngủ say, chính là thiên kiếp!

Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa tay chộp một cái vào hư không, kiếp vẫn mênh mông, kiếp lôi cuồn cuộn lập tức hội tụ tới, tia chớp sấm sét quanh quẩn chấn động lẫn nhau giữa biển mây cuồn cuộn, gào thét càn quét! Bùi Lăng đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái vào mây lôi.

Kiếp vân, lôi đình khó mà tính toán nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt một bóng dáng lặng yên xuất hiện.

Nàng cũng mặc cung trang đỏ hồng nhàu kim, tóc bạc như sương, hai mắt nhắm nghiền!

Chỉ có điều, bóng dáng này không có bất kỳ cảm giác sinh cơ gì, như chỉ là một con rối. Lúc này, thiên kiếp bên cạnh Bùi Lăng lại quanh người tràn ngập mây mù dày đặc, núi mây biển sương lập tức cuồn cuộn như vô cùng vô tận, trong mây tím xanh sáng tắt, tiếng sấm to lớn trộn lẫn bày ra cùng biển mây hóa thành dòng sông lớn ngang trời, điên cuồng quán chú về phía thể xác như tử vật kia! Tím xanh không ngừng lấp lóe trong mây đen, sông mây biển mù cuồn cuộn.

Theo kiếp vẫn và kiếp lôi rời đi, thiên kiếp cung trang đỏ hồng nhàu kim, tóc sương đều rút đi, từng chút một hóa thành dáng vẻ "Mạc Lễ Lan"!

Vào lúc này, thể xác vốn không có chút sinh cơ nào chậm rãi mở mắt, khí cơ của nàng bạo ngược, không có nửa khí tức chúng nước và lục địa, lại như biển lôi vô ngần, cuồng bạo làm liều.

Đã mất đi "Vạn giới nước" và "Vạn giới lục", cỗ thể xác này lại cho chúng sinh một loại cảm giác càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm không tì vết.

Đây là thiên kiếp hoàn chỉnh!

Vẻ mặt thiên kiếp mờ mịt, hai đầu lông mày đều là vẻ hoang mang như còn không biết xảy ra chuyện gì, đợi khi thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng: "Bùi tiên hữu, ngươi là... Bản thể của ta?"

Bùi Lăng khẽ lắc đầu, hắn tâm niệm vừa động, lập tức thu hồi hóa thân "Mạc Lễ Lan", nhẹ giọng trả lời: "Ta chính là nhân tộc, hiện tại là 'Không gian chi chủ!"

"Mà ngươi... Là thiên kiếp!"

Thiên kiếp?

Thiên kiếp khẽ giật mình như rơi vào một loại hồi ức nào đó, một hồi lâu sau nàng lập tức giật mình, cuối cùng hiểu rõ tất cả....

Hóa ra...

"Yếm Khư" tiên tôn chân chính đã sớm bắt đầu tạo Tôn!

Còn nàng là thiên kiếp bị "Yếm Khư" tiên tôn bắt được!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt ngơ ngác của thiên kiếp lại một lần nữa trở nên kiên định.

Nàng nghiêm mặt nói: "Bùi tiên hữu, hiện tại ta có một số việc cần đi xử lý trước.

"Việc lần này sẽ cảm tạ sau!"

Nói xong, nàng vung ống tay áo một cái, trong chớp mắt đã biến mất.

Nhìn qua tình cảnh này, vẻ mặt Bùi Lăng bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn về phía "Ly La" tiên tôn, lại mở miệng nói:

"Hiện tại thiên kiếp đã tự do"

"Ly La" tiên tôn khẽ gật đầu, thiên kiếp kế thừa tính cách "Hỗn Độn", hiện tại chắc chắn đi tìm "Yếm Khư" báo thù...

Phải chú ý tình huống bên "Hỗn Độn" một chút...

Nghĩ tới đây, "Ly La" tiên tôn không cần phải nhiều lời nữa.

Ngay sau đó, bóng dáng Bùi Lăng biến mất không thấy.

Hư không.

Trên trời cao, bóng dáng nền đen hoa văn bạc lặng yên xuất hiện.

Bùi Lăng đạp không mà đứng, quan sát toàn bộ thế giới.

Lúc này, biển sao xa xôi, mặt đất lồng lộng.

Chư thiên vạn giới hội tụ như một, biển sao mênh mông đều ở bên ngoài.

Địa vực gánh chịu tiên phàm vô cùng to lớn như vô cùng vô tận, đủ loại khí cơ đan xen chấn động, xoay chuyển không ngừng.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn tình cảnh này, đột nhiên đưa tay tùy ý vạch một cái xuống phía dưới.

Biên giới một đại lục thế giới phàm tục im hơi lặng tiếng bị cắt chém ra, lướt tới nơi xa.

Khe hở nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt như là vực sâu.

Có tiếng lũ lụt mênh mông truyền ra từ đáy vực, theo mùi lưu huỳnh và cát bụi, sóng lớn tận trời bay lên, che đậy tầm mắt vô số sinh linh.

Toàn bộ thế giới phàm tục như một chiếc thuyền to lớn bị gió sóng đẩy đi xa, rất nhanh biến mất trong sóng biếc mênh mang Sau đó, thế giới này đến thế giới khác như giương buồm đi xa, tứ tán giữa sóng gió ngập trời.

Thế giới quy nhất như chen chúc triều bái đội thuyền.

Lúc này, khánh điển kết thúc, biển giận sóng to che ngợp bầu trời lại đưa chúng nó đi bát hoang.

Lạch trời giữa lục địa và lục địa cũng gần mấy vạn dặm, dù là tiên nhân cũng khó khăn.

Quần tiên run sợ nhìn tình cảnh này, cảm xúc kính sợ tràn ngập hư không.

1083 chữ

Chương 3381: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (5)

Dời đất đảo biển trong một suy nghĩ.

Bố trí thế giới, vung tay có thể thành!

Đây là uy lực Tiên Đế!

Vạn giới thủy ầm vang khuấy động, chư thiên vạn giới đều hóa thành hòn đảo rải ra các phương.

Lúc tất cả tiên nhân nơm nớp lo sợ lễ bái, sinh linh phàm tục không phát hiện điều gì, vẫn bận rộn trông coi đồng ruộng thuyền đánh cá.

Trên trời cao, Bùi Lăng làm xong tất cả lấy ra hai quân cờ óng ánh mượt mà, một đen một trắng, cầm trong tay ấm áp.

Đây là hai quân cờ do "Cựu" và "Vị" cách không đánh về phía hắn trước đó không lâu!

Bùi Lăng buông cờ trắng ra, cờ trắng tự phát bay ra, sau đó tia sáng trắng lóe lên, hóa thành một bóng dáng thướt tha nhã nhặn, nàng mặt mày xinh đẹp, khóe miệng có một cái nốt ruồi nhỏ, trong đoan trang lộ ra chút hoạt bát, chính là Kế Sương Nhi!

Thấy Bùi Lăng, Kế Sương Nhi lập tức sắc mặt vui mừng, tiếng nói trong veo: "Kế Vũ... "

Bùi Lăng khẽ mỉm cười, đoạn "Nhân" bắt đầu từ Bồng Doanh quan này, cuối cùng đã có một "Quả" hoàn mỹ!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói: "Đại tiểu thư, về sau gọi ta Bùi Lăng là được"

Kế Sương Nhi không do dự, lập tức gật đầu nói: "Được!"

Thấy Kế Sương Nhi đồng ý, Bùi Lăng quay đầu nhìn về phía một quân cờ đen khác.

Đến bây giờ, hắn vẫn chưa đi gặp Long Hậu Tự Hàn Ung, chính vì "Cựu" sửa lại năm tháng "Quá khứ", đổi Tự Hàn Ung vốn trấn giữ hồng hoang thành Kim Ô hoàng "Tu Hiểu"...

Hiện tại, nếu hắn trực tiếp đi gặp Tự Hàn Ung, Tự Hàn Ung tọa trấn năm tháng hồng hoang sẽ một lần nữa thay thế Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" tọa trấn năm tháng hồng hoang.

"Tu Hiểu" trong mười mặt trời sẽ biến mất!

Nếu hắn trực tiếp gọi ra mười mặt trời, gọi ra "Tu Hiểu" trong mặt trời đen... Vậy Long Hậu Tự Hàn Ung sẽ biến mất từ đoạn này năm tháng!

Hai đoạn năm tháng khác biệt này, chỉ có một trong số đó có thể trở thành hiện thực!

Đây là một đề khó hai chọn một, nhưng...

Lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mười mặt trời huy hoàng dâng lên đỉnh đầu Bùi Lăng!

Chín vòng mặt trời sáng ngời chói mắt, vây quanh một vòng mặt trời thuần đen, chầm chậm bay lên.

Bùi Lăng tâm niệm vừa động, Tự Hàn Ung, "Yểu Du", "Yểu Nguyệt", "Hi Ngao", "Thi Thấm" lập tức xuất hiện bên cạnh.

Trong chốc lát, "Tu Hiểu" trong vòng mặt trời đen kia nhanh chóng nhạt đi, như sẽ biến mất bất cứ lúc nào... Lúc này, Bùi Lăng buông cờ đen trong tay ra.

Cờ đen lặng yên bay lên, chui vào trong mặt trời đen hóa thành huyền quang, trốn vào mi tâm "Tu Hiểu".

Bóng dáng Kim Ô hoàng trong mặt trời đen lập tức trở nên cực kỳ ngưng thực, lại không có ý tiêu tán. Long Hậu Tự Hàn Ung, Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" đồng thời bị hắn giữ lại đoạn năm tháng này! Thấy Long Hậu Tự Hàn Ung vẫn đứng bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, Bùi Lăng lập tức mở miệng nói: "Hàn Ung, hiện tại vi phu đã thành Đế"

"Chư thiên vạn giới hợp nhất, bây giờ cách trở giữa thế giới và thế giới không phải tinh không, mà là giới hải "Từ giờ trở đi, tất cả giới hải đều do ngươi quản lý!"

Nghe thấy Bùi Lăng đã thành Đế, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không màng danh lợi của Tự Hàn Ung lập tức lộ ra sự vui vẻ từ đáy lòng, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như lúc ban đầu, mỉm cười nói: "Chúc mừng phu quân"

Nói xong, nàng suy nghĩ, lại nói tiếp, "Phu quân đã thành Đế, không biết về sau dừng chân nơi nào?"

Dừng chân nơi nào...

Bùi Lăng lập tức trầm ngâm, mặc dù hắn vẫn có động phủ của mình ở Trọng Minh tông, nhưng tiên phàm khác nhau, dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không cách nào nhìn thẳng vào loại Tiên Vương như Long Hậu!

Nếu hắn đưa Long Hậu đến Trọng Minh tông...

Chỉ sợ toàn bộ tu sĩ Trọng Minh tông đều không sống được!

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu nói: "Còn chưa nghĩ ra.

Lúc này Tự Hàn Ung tiếp lời: "Đã vậy, để bản cung xây dựng một tòa Tiên cung cho phu quân, lấy đó để nghỉ ngơi thì như thế nào?"

Bùi Lăng nghe vậy, không do dự chút nào trả lời: "Được!"

Tự Hàn Ung hơi nở nụ cười, hỏi: "Không biết phu quân có yêu cầu gì với Tiên cung?"

"Tiên cung của vi phu nhất định phải đủ lớn" Bùi Lăng không chút nghĩ ngợi nói, "Phải có đầy đủ thiền điện, cung thất, vườn hoa, linh tuyền... ' "Có thể chứa đủ nhiều nữ tiên ở lại, tu luyện, luận đạo...

"Còn phải có cung thất đủ loại phong cách, phải có ao núi rừng xuân hạ thu đông, cũng có thể để sinh linh phàm tục nghỉ lại sinh tồn...

"Hoàn cảnh của cung điện không chỉ thích hợp với nhân tộc, còn phải cân nhắc đến tiên thực, Giao Nhân, Long tộc, Kim Ô, Cửu Vĩ Hồ, U Minh tộc...

Tự Hàn Ung yên tĩnh lắng nghe, chờ Bùi Lăng nói xong tất cả yêu cầu, nàng lập tức nói: "Phu quân yêu cầu Tiên cung như thế, chỉ dựa vào sức một mình bản cung, chỉ sợ có chỗ bỏ sót.

"Ngoại trừ cái đó ra, cung điện to như vậy cũng phải có thị vệ hầu gái, tiên cầm linh thú, đủ loại bày biện tô điểm"

"Kính xin phu quân lại sắp xếp giúp đỡ một chút, chuẩn bị ổn thỏa"

Bùi Lăng khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, ngay sau đó Kim Ô trong mười mặt trời lần lượt thức tỉnh.

Mười đầu Kim Ô khổng lồ vỗ cánh thét dài, bay ra từ trong mặt trời.

Sau khi rơi vào hư không, nhao nhao hóa thành dáng vẻ loại người.

1089 chữ

Chương 3382: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (6)

"Tu Hiểu" mặc cung trang vàng ròng hoa lệ sáng chói, Đan Hi và Tình Hi đứng hai bên, sau lưng là bảy tên Kim Ô nữ tiên khác đều trang phục đẹp đẽ, vẻ ngoài không tì vết, khí tức sáng rực như mặt trời.

Tất cả Kim Ô, bao gồm Kim Ô hoàng thấy Bùi Lăng lập tức mắt lộ ra nhu tình, dường như bọn họ sớm đã là thê thiếp của Bùi Lăng...

Lúc này, "Tu Hiểu" lấy lại tinh thần trước, nàng liếc nhìn Tự Hàn Ung và Kế Sương Nhi, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Bùi Lăng, lập tức mở miệng nói: "Phu quân...

Kim Ô hoàng tiếng nói không lưu loát như rất không quen, nhưng câu "Phu quân" này vừa ra miệng, chấp niệm nào đó sâu trong nàng như đột nhiên thả lỏng...

Vị nhân tộc trước mặt là ý nghĩa tồn tại của nàng!

Đối phương... Là tất cả của nàng! Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, giọng "Tu Hiểu" lập tức trở nên cực kỳ ôn hòa như vào đông nắng ấm, ấm áp đưa tình, nàng rất tự nhiên hỏi: "Phu quân thành Tôn rồi?"

Thấy "Tu Hiểu" trực tiếp gọi mình là phu quân, trong lòng Bùi Lăng cực kỳ hưởng thụ nhưng trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói: "Vi phu đã thành Đế "Hiện tại chư thiên vạn giới quy nhất, toàn bộ mặt trời lên mặt trời lặn trên thế giới do ngươi tiếp tục chấp chưởng"

"Ngoài ra, Hàn Ung muốn xây dựng một tòa Tiên cung cho vi phu, nhưng một mình khó làm, ngươi lại giúp nàng một chút"

Tự Hàn Ung nghe vậy hơi nghi ngờ nhìn "Tu Hiểu", Kim Ô hoàng tính tình bạo ngược, lúc trước đối mặt với Long Vương "Phất Uyên" cũng không nhường chút nào, động một tí là ra tay, từ khi nào cũng thành đạo lữ của Bùi Lăng?

Hơn nữa, còn trở nên khéo léo nghe lời như thế?

Nhưng điều này không liên quan quá nhiều với nàng, giữa nàng và Bùi Lăng là cùng nhau trải qua mưa gió từ phàm tục đến tiên giới, Bùi Lăng còn một mình xông vào Long cung vì nàng, đấu với Long Vương ba trận, tình cảm giữa đôi bên không phải nữ tiên khác có thể so sánh!

Chỉ cần có thể giúp phu quân, vậy không quan trọng Thế là, Tự Hàn Ung lập tức nói: "Việc Tiên cung liên quan đến mặt mũi của phu quân, không thể trì hoãn, nhất định phải lập tức tiến đến tuyên chỉ "Tu Hiểu" gật đầu, việc của phu quân thật sự quan trọng nhất!

Nàng nhanh chóng đáp: "Được!"

Tiếng nói vừa dứt, Tự Hàn Ung đã dẫn theo mấy nữ tiên "Yểu Du" rời đi.

"Tu Hiểu" và mấy Kim Ô Đan Hi cũng biến mất không thấy gì nữa.

Thấy "Tu Hiểu" và Tự Hàn Ung đều đã rời đi, Bùi Lăng cũng không trì hoãn, trực tiếp tiến lên một bước...

Cốc vắng đung đưa, thế nước cuồn cuộn.

Trong dòng sông năm tháng, bọt nước bắn tung toé, từng cảnh tượng hiện ra, sức mạnh của tháng năm thoải mái lưu chuyển.

Bên cạnh dòng nước, bàn cờ tĩnh lặng.

"Cựu" và "Vị" ngồi cách bàn, đen trắng chia rõ.

Trong tiếng nước róc rách, hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện từ trong dòng sông, người cầm đầu cổn miện nền đen hoa văn bạc, một tên thiếu nữ váy xinh đẹp búi Song Loa Kế đi theo bên cạnh, chính là Bùi Lăng và Kế Sương Nhi!

"Cựu" và "Vị" không có bất kỳ phản ứng gì với bọn họ, ánh mắt dưới mũ trùm bình tĩnh, tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt.

Bùi Lăng đạp không mà đi, từng bước một đi về phía bàn cờ.

Soạt... Rầm rầm... Soạt...

Dòng sông năm tháng dấy lên thủy triều cuồn cuộn, nước sông lặp đi lặp lại vuốt ve áo bào của hắn.

Lực lượng thời gian có thể ăn mòn vạn vật, nhưng lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Bùi Lăng.

Kế Sương Nhi nhắm mắt đi theo bên cạnh Bùi Lăng, cũng không bị nước sông ăn mòn.

Bùi Lăng bình tĩnh nhìn "Cựu" và "Vị", lúc này ở trong tầm mắt của hắn, "Cựu" là một lão giả, phía dưới mũ trùm, khuôn mặt hắn ta che kín nếp nhăn, hai con ngươi tĩnh mịch như vực sâu, cổ xưa, nặng nề, thâm trầm, tang thương... Tràn ngập dấu vết xa xưa.

Còn "Vị"...

Dưới mũ trùm tuyết trắng lại là một thiếu nữ, khuôn mặt nàng xinh đẹp như thánh khiết, lại như mộng ảo, kia là một loại vẻ đẹp không giống với chúng sinh, tràn đầy bất ngờ, thần bí...

Lúc này, Bùi Lăng dừng chân, lại đã đi đến bên cạnh bàn cờ.

"Cựu" và "Vị" vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, như căn bản không phát hiện hắn đến.

Bùi Lăng không để ý, thản nhiên mở miệng: "Hai vị tiền bối, trận chiến hồng hoang đã kết thúc!"

"Giới hạn 'Quá khứ và Tương lai, lúc này lấy bản tọa làm trung tâm, một lần nữa phân chia!"

"Năm tháng của bản tọa chính là 'Hiện tại!"

"Năm tháng bản tọa trải qua là 'Quá khứ!"

"Năm tháng bản tọa chưa trải qua thuộc về 'Tương lai!"

Tiếng nói vừa ra, cuối cùng "Cựu" và "Vị" ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía Bùi Lăng.

"Cựu" khàn giọng trầm thấp nói: "Còn có mấy ván cờ chưa hoàn thành!"

"Trận chiến hồng hoang không thật sự trở thành 'Quá khứ!"

"Trừ khi ngươi bằng lòng đi hoàn thành mấy ván cờ kia!"

Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, bình thản nói: "Bản tọa sẽ không vào ván cờ nữa"

"Bản tọa không tham gia vào tranh đấu giữa 'Yếm Khư tiên tôn và 'Ly La' tiên tôn "Bản tọa cũng sẽ không can dự vào tranh đấu giữa hai vị tiền bối"

"Đây là con đường mà bản tọa đã từng chọn!"

"Trước khi bản tọa thành tiên, không đưa ra lựa chọn giữa bốn vị"

"Hiện tại đã thành Đế, cũng không lựa chọn bất kỳ một vị nào trong bốn vị!"

Hắn đã từng nghĩ trực tiếp lật đổ Phù Sinh kỳ cục, đã từng nghĩ muốn làm thịt "Cựu"...

1104 chữ

Chương 3383: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (7)

Nhưng sau khi thật sự thành Đế, những mục tiêu từng khiến hắn nhớ mãi không quên lại đã trở thành việc nhỏ không quan trọng...

Lúc này, hắn tìm đến "Cựu" và "Vị", không phải muốn ra tay với hai vị Tiên Tôn này, mà là muốn để năm tháng một lần nữa bắt đầu lưu động!

Trận chiến hồng hoang đã qua quá lâu!

Những năm tháng ấy nên thuộc về "Quá khứ", chứ không phải "Hiện tại"

Cốc vắng im ắng, chỉ có sông dài vỗ bờ, châu nát nhao nhao.

Trong từng tiếng thủy triều, từng màn thời gian đan xen hiện ra, thoáng qua trong nháy mắt.

Sau khi im lặng một lúc, "Vị" khẽ gật đầu, nói: "Được!"

Bùi Lăng nhìn về phía "Cựu".

Lần này, "Cựu" cũng không kiên trì, khàn giọng nói: "Như lời ngươi nói!"

Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó bóng dáng hắn và Kế Sương Nhi biến mất không còn tăm tích. Dòng sông năm tháng tiếp tục chảy xiết, lúc bọt nước bắn tung toé lên vạt áo đen trắng, đã thấy trên bàn cờ ở giữa hai người vốn là ván cờ dang dở chém giết thảm liệt, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên trống rỗng, không còn một quân cờ.

Ván cờ mới sắp bắt đầu...

Trọng Minh tông.

Truyền Thừa điện.

Trong quảng điện u ám bối rối, Mệnh Hồn đăng cuồn cuộn như biển, chìm chìm nổi nổi.

Lệ Tân, Tư Hồng Hàm Dung và Tô Đại đứng phía trước đám người, sau lưng mỗi người là Thái Thượng trưởng lão xuất thân ba nhà, Tô Ly Kinh hoa phục kim quan cũng ở trong số đó.

Phía sau ba nhà mới là Thái Thượng trưởng lão ngoại tộc, số người rõ ràng thưa thớt hơn.

Phía sau cùng là từng đệ tử tuổi trẻ vẻ mặt kính sợ, lo lắng, Tư Hồng Diệu Ly, Tư Hồng Lan đều ở đây, lúc này có thể tiến vào Truyền Thừa điện yết kiến tổ sư khai phái, đều là thiên kiêu được tông môn công nhận, nhận sự kỳ vọng cao!

Cho dù trong lòng vô cùng kích động, nhưng toàn bộ đệ tử đều học theo rất nhiều cao tầng Thánh tông, từng người nín thở tập trung, cố tự bình tĩnh.

Chỉ có điều, dáng vẻ vô cùng cung kính lại khó giấu vẻ mừng rỡ như điên!

Phía sau Mệnh Hồn đăng hội tụ thành đại dương mênh mông, lối vào bí địa tông môn, Tư Hồng Khuynh Yến vẫn một bộ hồng y như máu, lúc này vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.

Ở bên cạnh nàng, Lệ Liệp Nguyệt váy đen như đêm, hai đầu lông mày lạnh lùng hiện ra vẻ cung kính rõ ràng.

Phía trước hai nữ nhân có huyết hải uốn lượn, một bóng dáng mơ hồ như tranh sơn thủy thấm ướt khép tay áo đứng đó, đầu cúi xuống, lại là "Minh Huyết" tổ sư!

Hiện tại, phía trước "Minh Huyết" còn có từng bóng dáng lạnh lẽo lay động như mị, chính là rất nhiều tổ sư Thánh tông chưa phi thăng!

Vốn có treo rất nhiều bức tranh, lúc này gần như đều trống không.

Tất cả bóng dáng đều xếp hàng theo thứ tự, cung kính đợi mệnh.

Sâu trong bí địa, nước đen sâu thẳm cuồn cuộn, lúc này giọt nước không còn, lại là bay vút lên hóa thành một tấm sa màn màu xám đen to lớn!

Sa màn như che khuất bầu trời ngăn cách bí địa, cũng ngăn cách tiên phàm!

Sau sa màn, trong hư không, "Phục Cùng" hơi khom người đứng hầu bên cạnh một tên lão giả cẩm bào, khóe miệng lão giả cẩm bào kia rũ xuống như quỹ tích lúc lưỡi đao vút không, hiện ra vẻ sắc bén vô tình rõ ràng, đầu đội mũ miện vàng ròng, bên hông đeo bội ngọc, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao, lúc nhìn quanh như có thể chém đứt hư không, khí chất lại ưu nhã ung dung, sau lưng như có trăm tỉ tỉ mộ bia lay động mà lên!

Chính là người phi thăng Thánh tông trong tiên lộ lần trước, "Phúc Túy".

Phía sau hắn ta còn có từng bóng dáng hoặc lệ ý ngập trời, hoặc sát khí ngút trời, hoặc sát cơ bốn phía, hoặc lạnh lẽo tà ác... Đều hoàn mỹ không một tì vết, lại là các đời tổ sư phi thăng của Thánh tông!

Nước đen bao la, không gian trên đó cũng sâu rộng.

Rất nhiều tổ sư tụ tập lại như đặt mình vào đại điện vô ngần, uốn lượn thành dãy, chen chúc vào chỗ sâu nhất! Hiện tại, bức tranh to lớn trên hư không chỗ sâu nhất bí địa cởi bỏ lụa trắng, bóng lưng nhạt nhẽo hoàn toàn biến mất.

Lại có vương tọa hội tụ từ linh thạch vô cùng tinh khiết, một bóng dáng áo gai, khí độ rộng lớn, vẻ mặt bình thản ngồi ngay thẳng trên đó.

Lúc này, tất cả tổ sư phi thăng, tu sĩ Đại Thừa, Tông chủ Thánh tông, Thánh Nữ, cao tầng... Phía dưới vương tọa đều cúi đầu cụp tai, vô cùng cung kính, cũng vạn phần sùng kính!

Chỗ sâu nhất trong bí địa, vị ngồi trên vương tọa cao cao kia là tất cả tu sĩ Thánh tông...

Không!

Là tu sĩ tất cả nhân tộc...

Hẳn là cột trụ của tất cả nhân tộc, thẳng tắp thiên địa, nô dịch vạn tộc, chấp chưởng phương càn khôn này!

Cũng là tiên tổ chung của cả nhân tộc!

Lúc này, "Trọng Minh" chậm rãi mở miệng: "Chúng sinh hằng lợi, Nguyên Hóa chân cơ"

"Đã dòm chí bí, hiểu rõ vô cực!"

"Bây giờ Bàn Nhai giới là tình hình như thế nào?"

Giọng nói này hòa ái mềm mại như trưởng giả rất nhân ái, lập tức truyền khắp Truyền Thừa điện.

"Trọng Minh" khống chế lực lượng, dù là rất nhiều tu sĩ chưa thăng tiên, bao gồm đệ tử nhập đạo thời gian ngắn nhất cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào.

Nghe vậy, Tông chủ Tư Hồng Khuynh Yến lập tức ra khỏi hàng, đi dọc theo con đường do rất nhiều tổ sư nhường ra, bước nhanh lên trước, tiến lên hành lễ với sa màn, cung kính bẩm báo: "Đệ tử Tư Hồng Khuynh Yến bất hiếu, thẹn là Tông chủ Thánh tông đời này"

1090 chữ

Chương 3384: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (8)

"Bẩm tổ sư, bây giờ Bàn Nhai giới có chín tông Thánh tông, Vô Thủy sơn trang, Luân Hồi tháp, Thiên Sinh giáo, Cửu Nghi sơn, Hàn Ảm Kiếm tông, Tố Chân Thiên, Lưu Lam hoàng triều, Yến Tê thành vi tôn "Chúng ta không dám quên lời dạy bảo của tổ sư, thời thời khắc khắc ghi nhớ tàn sát thiên hạ, nô dịch chư tộc"

"Bây giờ trong tông nuôi dưỡng hơn trăm loại dị tộc, vô số yêu thú"

"Dù Thanh Yếu sơn còn có một vài cá lọt lưới nhưng đều là yêu thú thiên sinh địa dưỡng, huyết mạch càng tốt hơn, vì vậy chưa từng đuổi tận giết tuyệt... "

"Cuối cùng truyền nhân các đời không quên tổ tiên lập nghiệp gian nan, khi thấy dị tộc đều phá vỡ thể xác, rút hồn phách, luyện huyết mạch, đoạn truyền thừa, diệt tộc quần...

"Ngoài ra, không lâu trước đó huyết nguyệt dị biến, [Tỉnh Thế Chung] tự phát vang lên "Chư đệ tử trốn vào Truyền Thừa điện, bảo vệ sự thánh khiết nơi đây, chém giết tất cả dị tộc trong tông môn... "

"Trước huyết nguyệt, 'Quỷ dị hoành hành"

"Đệ tử Thánh tông đều bôn ba dò xét, bảo đảm sản nghiệp tông môn không có việc gì...

"Sau có thiên địa thay đổi, huyết nguyệt dị biến cũng kết thúc"

"Nhưng thiên địa linh cơ dao động trên diện rộng, nghi có thế giới khác nhập vào Bàn Nhai giới"

"Lần này dị biến vừa xảy ra, tình huống cụ thể còn cần thời gian thăm dò, chưa thể hoàn toàn sáng tỏ, kính xin tổ sư khoan thứ!"

Chẳng mấy chốc, Tư Hồng Khuynh Yến nói đại khái tình huống Bàn Nhai giới một lần, chợt rất cung kính cúi đầu chờ lệnh.

Lại nghe giọng "Trọng Minh" tổ sư truyền đến từ phía sau sa màn: "Ban thưởng!"

Tiếng nói vừa dứt, khí tức Tư Hồng Khuynh Yến liên tục tăng lên!

Trong tối tăm, nàng cảm thấy mình như có được một phần chỗ tốt cực lớn!

Dường như là "Bản nguyên" đại đạo...

Lại như không giống...

Lúc đang nghi ngờ, lại nghe giọng tổ sư sau sa màn vang lên: "Nhân tộc ta sinh ra yếu đuối, tuy có cơ hội quật khởi nhưng vạn tộc tranh phong sao mà thảm liệt!"

"Các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, giúp đỡ tộc quần chính thống đạo Nho, truyền thừa đến nay, uy áp dị tộc, bảo đảm nhân tộc ta khí số kéo dài không dứt, đều có công lớn!"

"Chư đệ tử cũng có thưởng!"

Ngay sau đó, tu vi khí tức của tất cả mọi người trong Truyền Thừa điện cùng nhau tăng vọt!

Tổ sư Đại Thừa, lão tổ ba nhà cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão đều cảm thấy "Bản nguyên" nhập thể, lực lượng như hồng thủy mở cống sôi trào mãnh liệt.

Tư Hồng Diệu Ly, Tư Hồng Lan và đám đệ tử tuổi trẻ cũng cảm giác linh cơ cuồn cuộn, tu vi tăng lên mạnh mẽ!

Tư Hồng Khuynh Yến và Lệ Liệp Nguyệt cảm thấy lực lượng cuồn cuộn gào thét tới, gần như hoàn toàn nuốt hết các nàng!

Sau sa màn, tổ sư đã thăng tiên không có tiên chức lập tức tiên chức gia thân! Đã có tiên chức, "Bản nguyên" vào tay!

Trong chốc lát, khí cơ trong Truyền Thừa điện khuấy động, ý hoàn mỹ ầm vang tản khắp.

Từ tu sĩ đến tiên nhân, thực lực tu vi của tất cả mọi người đều đạt được tăng lên trên diện rộng Sau sự hoảng sợ và vui mừng ngắn ngủi, đám người nhanh chóng kịp phản ứng, cùng nhau hạ bái, ầm vang cảm ơn: "Đa tạ tổ sư!"

"Tổ sư tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất!"

"Tổ sư nhân đức từ ái, đệ tử khắc sâu trong lòng!"

"Tổ sư trở về như mặt trời dâng lên, từ đó đệ tử lại không có mong cầu!"

"Hôm nay may mắn vì nhìn thấy tổ sư!"

"Đệ tử hổ thẹn... Đa tạ tổ sư hậu ái...

Trên vương tọa, vẻ mặt "Trọng Minh" tổ sư bình tĩnh đột nhiên đã nhận ra cái gì đó, nhìn thoáng qua ra ngoài lập tức nói: "Các ngươi lui ra.

Đám người lập tức đáp: "Cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư!"

Tất cả tổ sư thăng tiên, tổ sư Đại Thừa, Tông chủ, Thánh nữ, lão tổ, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử... Nối đuôi nhau cáo lui.

Chẳng mấy chốc, Truyền Thừa điện trống rỗng vắng vẻ, chỉ có ngàn vạn Mệnh Hồn đăng chìm nổi như sóng, soi sáng ra quảng điện u ám.

Lúc này, một bóng dáng cồn phục nền đen hoa văn bạc xuất hiện bên cạnh vương tọa, chính là Bùi Lăng!

Sau khi hắn xuất hiện, cung kính thi lễ với "Trọng Minh", chợt nói: "Gặp qua 'Trọng Minh' tiền bối!" Nhìn thấy Bùi Lăng, "Trọng Minh" khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thành: "Cực kỳ tốt! Ngươi thành công!"

Nói xong, hắn ta dừng một chút, tiếp theo lại hỏi, "Tiếp theo ngươi có tính toán gì?" Bùi Lăng rất tùy ý nói: "Xây một tòa Tiên cung, tiếp nhận toàn bộ đạo lữ đến đó"

"Trọng Minh" khẽ lắc đầu, nói: "Loại việc nhỏ này phân phó một tiếng là được, không được tính là tính toán gì.

"Ta nói dự định là tranh đấu giữa Tiên Tôn!"

Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức lắc đầu, nói: "Lúc ấy vãn bối chọn con đường, không phải bất kỳ một con đường nào của bốn vị Tiên Tôn "Hiện tại, cũng không tiện nhúng tay vào tranh đấu giữa bốn vị Tiên Tôn"

Nói đến đây, hắn lại bổ sung, "Vừa rồi vãn bối đã đi gặp bốn vị Tiên Tôn, vãn bối sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa bốn vị Tiên Tôn"

"Bốn vị Tiên Tôn cũng không tới tìm nhân tộc gây chuyện "Ngoài ra, tương lai nếu nhân tộc xảy ra việc lớn gì, vãn bối sẽ không đứng nhìn!"

Trọng Minh tông. Triều Na hành cung.

Cửa cung đóng chặt, trên quảng trường trước cửa có pho tượng đen kịt giương nanh múa vuốt, lạnh lẽo oán độc.

Đột nhiên, một đạo độn quang hiện lên, ánh sáng tán đi, hiện ra bóng dáng Lệ Liệp Nguyệt.

1122 chữ

Chương 3385: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (9)

Cửa cung lập tức mở rộng, Hiểu Nghê và Vụ Liễu dẫn đầu rất nhiều U Hồn thị nữ lập tức tiến lên hành lễ, vây quanh chủ nhân đi vào bên trong Bộp, bộp, bộp.

Tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn trong đường hành lang tối tăm, vẻ mặt Lệ Liệp Nguyệt lạnh nhạt không nói một lời, bước chân nhanh chóng đi tới trước một tòa thiền điện chuyên để tu luyện.

Ban thưởng của "Trọng Minh" tổ sư, rất có thể liên quan đến "Bản nguyên" đại đạo!

Phải nắm chắc thời gian lĩnh hội!

Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt lập tức phân phó Hiểu Nghê, Vụ Liễu bên cạnh: "Bản tọa muốn bế quan, tiếp theo bất kỳ người nào cũng không được làm phiền!"

Hiểu Nghê và Vụ Liễu lập tức hành lễ, cung kính đáp: "Vâng!"

Ông!

Cửa lớn thiền điện từ từ mở ra, Lệ Liệp Nguyệt bước vào bên trong, cửa lớn lập tức khép kín, trận văn sáng lên, vân triện sáng tắt, tự động ngăn cách trong ngoài.

Cùng lúc đó, Tụ Linh trận trong điện vận chuyển, linh khí như ráng mây ầm vang bốc hơi.

Trên vẫn sàng khí cơ lưu chuyển, đủ loại thiên tài địa bảo phụ trợ tu hành tự phát bồng bềnh bay ra từ trong hốc tối, chuẩn bị lấy dùng.

Làm xong tất cả chuẩn bị, Lệ Liệp Nguyệt đi tới bên cạnh vẫn sàng, vỗ áo ngồi xuống. Nàng đang muốn trực tiếp tu luyện, một bàn tay lớn đột nhiên đưa tới từ bên cạnh, ôm eo nhỏ của nàng.

Xúc cảm bàn tay lớn vô cùng quen thuộc, Lệ Liệp Nguyệt lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt lo lắng đã lâu gần trong gang tấc, đang mỉm cười nhìn về phía mình.

"Bùi sư đệ? !"

Lệ Liệp Nguyệt khẽ giật mình, Bùi Lăng đã đi về phía Phù Sinh cảnh, hắn và "Phục Cùng" tổ sư đã thành tiên trở về?

Đang nghĩ ngợi, đã thấy Bùi Lăng khẽ cười nói: "Lệ sư tỷ, đã lâu không gặp!"

Nói xong, hắn trực tiếp một tay ôm Lệ Liệp Nguyệt vào trong ngực...

Vừa nãy ở Truyền Thừa điện, hắn và "Trọng Minh" tiền bối trò chuyện một chút, cơ bản đều có liên quan với trận chiến hồng hoang, có liên quan với Tiên Tôn...

Giữa chừng "Trọng Minh" tiền bối còn triệu tập tổ sư khai phái những tông môn khác tới...

Hiện tại, ngoại trừ "Tố Chân" tổ sư không biết sao không có mặt, tám vị tổ sư khác đều đã biết hắn đi vào cảnh giới Tiên Đế!

Lúc trước hắn có thể thoát khỏi ván cờ, cũng nhờ đám tiên tổ nhiều lần giúp đỡ.

Chuyện thế này, tất nhiên không cần giấu giếm mấy vị tổ sư.

Hiện tại, tất cả tổ sư đều bàn bạc một việc... Hắn là Tiên Đế, không cần việc gì cũng tự ra tay.

Về sau chỉ cần bốn vị Tiên Tôn kia không ra tay, hắn cũng không cần ra tay...

Tất cả mọi chuyện phía dưới Tiên Tôn, trên cơ bản tổ sư khai phái chín tông đều có thể tự giải quyết...

Lúc này, Lệ Liệp Nguyệt đã lấy lại tinh thần, nàng không nói lời nào trực tiếp trở tay ôm lấy cổ Bùi Lăng, hung hăng hôn hắn.

Răng môi giao hòa, mềm mại thơm trượt như có một ngọn lửa nóng đồng thời bộc phát ra từ trong cơ thể hai người, muốn đốt diệt vạn vật!

Một hồi lâu sau, hai người mới lưu luyến không rời tách ra.

Lệ Liệp Nguyệt hơi thở dốc, khí tức phóng đại, "Trọng Minh" tiền bối vừa ban thưởng tiên chức và "Bản nguyên"

đều đã hoàn toàn hóa thành một bộ phận của thân thể. Nàng không để ý đến những việc này, trực tiếp mở miệng hỏi: "Tiên lộ lần này thuận lợi không?" Bùi Lăng ôm eo của nàng, nhẹ giọng trả lời: "Có chút khó khăn trắc trở, nhưng kết quả không tệ"

Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói nhảm, một tay đẩy hắn ngã xuống vẫn sàng...

Áo bào nền đen hoa văn bạc và váy lực màu mực lần lượt rơi xuống, sau đó là trâm vòng, mũ miện...

[Nơi đây 1908 ký tự hài hòa. I Ngoài điện, Hiểu Nghê, Vụ Liễu cùng mấy U Hồn thị nữ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khoanh tay đứng hầu, yên tĩnh như pho tượng.

Toàn bộ Triều Na hành cung xuân quang thay nhau nổi lên, xuân ý dạt dào.

Lúc này, Trọng Minh tông tắm rửa ánh mặt trời chiếu xuống, đệ tử lui tới xuyên qua, bận rộn như kiến.

Trong đủ loại tiếng bàn tán, sự chấn động do tổ sư khai phái trở về còn như gợn sóng chầm chậm lan ra bốn phương tám hướng.

Sự chấn động như thế cũng xảy ra trong tám tông môn lớn khác.

Toàn bộ Bàn Nhai giới chấn động.

Trong đại dương mênh mông vô bờ có thế giới bồng bềnh rực rỡ hẳn lên, bốn phía đều là nước biển trùng trùng điệp điệp.

Biển khơi hơi nước tràn ngập như sương, ngăn cách đường đi.

Thế giới bát ngát rải ra trong biển cả vô ngần như hòn đảo, lại như từng viên trân châu khảm nạm sóng biếc.

Phương thiên địa mới bày ra vui vẻ.

Trên trời cao cơn gió dài thổi qua, bao quát bốn cực, ôn nhu bao phủ chư thiên vạn giới.

Mấy ngày sau.

Sóng lớn vạn trượng, lăn tăn như núi.

Trung tâm giới hải vô ngần như vô cùng vô tận sương mù, nước biển xanh thẳm đong đưa xinh đẹp, trên mặt biển có mây núi cheo leo, Tiên cung thấp thoáng uốn lượn.

Cung điện rộng rãi, thành cung đỏ đen đan xen không biết lấy loại thiên tài địa bảo gì luyện chế, khảm nạm từng tia từng sợi tơ vàng, trong lúc sáng tắt như mặt trời huy hoàng trộn lẫn trong đó.

Kéo dài vạn dặm, san sát nối tiếp nhau, lục đục với nhau, gập ghềnh chập trùng như đồi núi chọc trời, hùng tráng trang nghiêm.

Chính điện cao vút trong mây, trước điện có 99999 bậc thềm, thềm đá đỏ điêu khắc phức tạp, chính giữa là vạn tộc lễ bái, bốn góc phân chia địa hỏa phong thủy, tô điểm hoa văn thụy vân như ý, ánh sáng năm màu giăng khắp nơi trên đó, rực rỡ chói lọi, thụy khí nhao nhao rủ xuống.

1106 chữ

Chương 3386: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (10)

Hậu điện thì có vô số ngọc thụ cỏ ngọc tô điểm, sinh cơ dạt dào, vui vẻ phồn vinh, lại có linh tuyền tiên thác lo lửng trời cao, chảy xuống như dải, rơi thẳng xuống, bắn tung toé ngàn vạn châu nát, khúc xạ ánh sáng rực rỡ.

Khí tức tiên linh quanh quẩn như dải, như màn tơ vây quanh tòa cung điện, nửa đậy nửa hiện, từ xa nhìn lại như hải thị thận lâu.

Lúc này, từng thị vệ giáp trụ sáng rõ, quân dung nghiêm túc, thủ vệ trong mây.

Những thị vệ này đều dáng người yểu điệu, dung mạo xinh đẹp, hoặc sau tai mọc lông, hoặc trán có sừng rồng, hoặc thân kéo Cửu Vĩ, hoặc bên má mọc vảy, hoặc mắt dọc tĩnh mịch... Lại là từ trong vạn tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra, khí cơ cường đại, linh tức thuần túy hoạt bát, lúc này mặc giáp cầm kích, trong xinh đẹp thêm vẻ hiên ngang. Trước cửa cung đóng chặt có quảng trường bao la như lục.

Từng đoàn lớn linh hoa nở rộ trong hư không, hơn vạn nữ tiên các tộc dáng vẻ xinh đẹp mặc thải y, cầm rổ ngọc lam, trên người khoác phi bạch giao tiêu, sợi tóc búi cao, hoàn bội đinh đang, váy dài đón gió, nhanh nhẹn xếp hàng, do "Tu Hiểu" và Tự Hàn Ung dẫn đầu cung kính, nín thở tập trung chờ đợi. Linh hoa bay loạn, linh vũ phất phơ, trời cao cầu vồng xuất hiện, bảy màu xinh đẹp tản ra trong veo. Có tiên nhạc truyền đến từ bốn phía như tiếng động đại đạo, mờ mịt cao xa, chấn động tâm thần quần tiên!

Trong khoảnh khắc, một bóng dáng cổn miện nền đen hoa văn bạc xuất hiện trước quảng trường. Hắn đứng chắp tay, tay áo tung bay như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, vô cùng cao lớn, chính là Bùi Lăng!

"Tu Hiểu" và Tự Hàn Ung lập tức bước tới đón: "Cung nghênh Tiên Đế hồi cung!"

Ở sau bọn họ, ngàn vạn nữ tiên làm cung nga cùng nhau nhanh nhẹn hạ bái, vạt áo băng rua bay múa, trong rổ ngọc lam phồn hoa loạn vũ, lập tức vạn hoa nở rộ, linh vũ như thác nước, tiên nhạc đại chấn, khí tức hoàn mỹ sôi trào mãnh liệt!

Bùi Lăng liếc nhìn bốn phía, khẽ gật đầu: "Các ngươi dụng tâm.

Lập tức nâng bước, được Kim Ô hoàng, Long Hậu cùng đủ loại nữ tiên vây quanh đi vào Tiên cung.

Tiên cung rộng lớn tĩnh mịch, chính điện thềm son nguy nga, bảo tọa như treo cao trên chín tầng trời. Bùi Lăng bước ra một bước đã vượt qua khoảng cách dài dằng dặc, tán bào ngồi xuống. "Tu Hiểu" và Tự Hàn Ung lập tức bước lên trước, nhắm mắt theo đuôi, hầu hạ ở bên.

Phía dưới, trong từng tiếng tiên nhạc, cung nga, thị vệ nối đuôi nhau mà vào, theo nhịp phủ phục hành lễ, lễ bái Tiên Đế.

Cả điện oanh thanh yến ngữ, hoàn bội giòn vang.

Lại có thị nữ khoác giao tiêu, dáng vẻ mềm mại quyến rũ, hoặc nâng chậu vàng ròng, hoặc nâng bát lưu ly, trình lên tiên quả linh tương, quỳ sát chờ lệnh.

Xa xỉ đến tận đây, lộng lẫy đầy mắt.

Tự Hàn Ung lại vẫn giọng mang tiếc nuối, đứng bên cạnh giải thích: "Chúng ta chọn lựa mấy thế giới linh cơ tràn trề, cảnh sắc tuyệt hảo, chuyển đi từ đám sinh linh, luyện chế thành Tiên cung"

"Dù hiện tại cung điện đã thành, người phục vụ cũng đã dạy dỗ nhưng thời gian quá ngắn còn có rất nhiều chỗ bỏ sót"

"Mong rằng phu quân đừng trách, cho chúng ta mau chóng hoàn thiện Trong tầm mắt đều là tiên tư dật mạo, cho dù thị vệ cũng có phong tình khác biệt, trong lòng Bùi Lăng vô cùng hài lòng, lập tức nói: "Không sao cả!"

"Vi phu xuất thân hàn vi, toàn bộ nhờ khổ tu mới có ngày hôm nay, từ trước đến nay không thích xa hoa "Như hiện tại đã rất không tệ"

"Hàn Ung, 'Tu Hiểu, lần này các ngươi vất vả!"

"Phần công lao này, vi phu đã ghi lại!"

Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn ở trong Triều Na hành cung của Lệ sư tỷ.

Chỉ có điều, dù là Lệ sư tỷ hay Tư Hồng Khuynh Yến, lại hoặc là Tư Hồng Diệu Ly, Yến Minh Họa, Kiều Từ Quang, cho dù hắn thu liễm toàn bộ tu vi còn dưới tình huống quy tắc gia trì, vẫn không cách nào tiếp xúc với hắn thời gian dài.

Trong lúc này, hắn không cẩn thận tiết lộ quan hệ của mình và Chẩm Thạch Tô thị Tô Tích Nhu, Yến Tê thành Văn Nhân Linh Sắt, Tố Chân Thiên Mạnh Hồng Huyến, Hàn Ảm Kiếm tông Hoàn Uẩn Chân, còn có Băng Thanh... Sau đó, Lệ sư tỷ liền dùng danh nghĩa của hắn gọi Tô Tích Nhu, Văn Nhân Linh Sắt, Mạnh Hồng Huyến và Hoàn Uẩn Chân, Băng Thanh tới...

Sau đó nữa, Thi Nam Tử, Liên Đồng Tử, Dư Tử Cơ, Thư Vũ, Hoa Dục Nhiên, Hoa Quế Dung, Hoa Thược Nhan, Hoa Ký Liên, Hoa Mãn Khâm, Hoa Kiều Anh, Hoa Nhị Điệp, Hoa Niệm Nô, Tiêu Hựu Phương, Hoa Thư Ngạc cũng nhận được mệnh lệnh của Lệ sư tỷ, tiến vào Triều Na hành cung đợi mệnh...

Mặc dù mỗi vị nữ tu cũng không thể tiếp xúc với hắn thời gian quá dài, nhưng số lượng này càng nhiều...

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tập trung ý chí.

Lúc này đám người Lệ sư tỷ đều đang bế quan đột phá, đợi qua một thời gian ngắn nữa mới có thể đưa các nàng vào toà Tiên cung này.

Lúc này, Kim Ô hoàng "Tu Hiểu" mở miệng hỏi: "Phu quân, Tiên cung đã xây xong, cần phải tổ chức Vạn Tiên hội để quần tiên đến chúc?"

Vạn Tiên hội...

Hắn đã từng tham gia một lần, đó là đại hội để "Ly La" tiên tôn chỉnh đốn trật tự...

Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu, nói: "Có thể!"

Suy nghĩ một chút, hắn lập tức phân phó: "Vạn tiên đến chúc, tất nhiên trong cung cần chuẩn bị tiệc lễ"

"Việc này giao cho Hàn Ung"

Tự Hàn Ung trầm tĩnh gật đầu: "Vâng!"

1103 chữ

Chương 3387: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (11) Bùi Lăng lại quay đầu nhìn về "Tu Hiểu", nói: "Thiệp mời triệu tập vạn tiên do bộ tộc Kim Ô phân phát" Lần trước hắn tham gia Vạn Tiên hội, nhận được thiệp mời từ trong tay Kim Ô Đan Hi.

Lần này, hắn tổ chức Vạn Tiên hội, cũng để Kim Ô tộc phụ trách.

"Tu Hiểu" gật đầu nói: "Được!"

Ngay sau đó, nàng lại hỏi, "Phu quân, có cần đưa thiệp mời cho bốn vị Tiên Tôn?"

Bốn vị Tiên Tôn...

"Cựu" và "Vị" còn hạ cờ ở trong dòng sông năm tháng, ván cờ chưa kết thúc, hơn phân nửa sẽ không tới... Còn "Yếm Khư" tiên tôn...

Nếu đưa thiệp mời, tất nhiên không đến; nếu không đưa thiệp mời, ngược lại có khả năng sẽ đến.

Trong bốn vị Tiên Tôn, chỉ có "Ly La" tiên tôn có khả năng đến.

Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: "Đưa!"

"Tu Hiểu" nghe vậy, khẽ gật đầu nói: "Được!"

Thấy Bùi Lăng không có chuyện gì khác phân phó, Tự Hàn Ung và "Tu Hiểu" liền cáo lui, đi sắp xếp việc Vạn Tiên hội.

Long Hậu và Kim Ô hoàng rời đi, Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, phân phó: "Tất cả lui ra Rất nhiều nữ tiên uốn lượn rời đi, như vùng đất phồn hoa nở rộ lập tức biến mất.

Quảng điện trống rỗng, trang trọng hoa mỹ, ung dung uy nghiêm.

Cho dù chỉ một mình Bùi Lăng ngồi trên bảo tọa, cũng không có chút cảm giác quạnh quẽ nào, chỉ cảm thấy uy áp long trọng, quân lâm thiên hạ!

Đưa mắt nhìn quanh, Bùi Lăng đang muốn đứng dậy, một tiếng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai hắn: "Nhân tộc, ta đến tìm ngươi!"

Giọng nói này... Là U Hồn tộc "Phiên Na"!

Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, sau khi hắn đưa "Phiên Na" đến đoạn năm tháng này, nàng vẫn ngủ say ở U Tố mộ. Bây giờ đối phương chẳng những tỉnh, hơn nữa còn trực tiếp tìm được Tiên cung của hắn...

Lần trước cực hình giữa hắn và đối phương còn chưa kết thúc.

Lúc này vừa hay nhàn rỗi, ngược lại có thể tiếp tục!

Thế là, Bùi Lăng tâm niệm vừa động, trong nháy mắt chuyển "Phiên Na" từ gian ngoài đến phía dưới thềm son. Trong điện cây đèn như rừng, từng vòng mặt trời huy hoàng bị tiên pháp luyện chế thành đèn đuốc xinh đẹp, chìm nổi trên vách tường.

Lúc này, trong vắt sáng ngời soi sáng ra một bóng dáng u ám diễm lệ, khuôn mặt nàng tái nhợt sáng long lanh, đôi mắt như mực, khói váy cuồn cuộn, khí tức u lãnh thâm thúy, chính là thủ lĩnh U Hồn tộc, "Phiên Na". Bùi Lăng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang hỏi: "Thành chủ đến đây, không biết có gì chỉ giáo?"

"Phiên Na" nhíu chặt hàng lông mày kẻ đen, giận dữ nói: "Nhân tộc! Lần trước ngươi lừa gạt bản tọa, làm bản tọa ngủ say thời gian dài dằng dặc"

"Lần này, bản tọa là tới tìm ngươi báo thù!"

Bùi Lăng nghe vậy, khẽ mỉm cười, chợt nói: "Ta đúng là tội ác tày trời, không bằng hiện tại ta ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, mặc cho thành chủ dùng hình!"

"Phiên Na" lập tức gật đầu: "Được!"

"Lần trước, là bản tọa che hai mắt, phong bế cảm giác ngoại giới"

"Lần này, đổi thành ngươi bịt mắt, phong bế tất cả cảm giác với ngoại giới, mặc cho bản tọa xử trí!"

Hả?

Ngược lại?

Tuy nói hơi bị động, nhưng...

Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng gật đầu nói: "Được!"

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một sợi dây lụa màu đen bịt kín đôi mắt của mình, phong bế tất cả cảm giác ngoại trừ xúc giác, thính giác.

Chuẩn bị xong, Bùi Lăng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, lẳng lặng chờ đợi "Cực hình" tiếp theo...

Lúc này, "Phiên Na" bước lên mười bậc, chẳng mấy chốc đến trước mặt Bùi Lăng, nàng duỗi tay ra lắc lắc ở trước mắt Bùi Lăng, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì, lập tức xác định hiện tại Bùi Lăng đã không cách nào cảm giác ngoại giới.Li ê n h ệ zl: 0 9 3 5 8 2 4 7 0 2

Ngay sau đó, nàng lui sang một bên, lặng yên không tiếng động đánh ra một pháp quyết.

Hư không im hơi lặng tiếng mở ra một kẽ nứt, một cánh tay tinh tế tái nhợt đưa ra từ trong đó.

Khí cơ u ám, hỗn loạn, tà ác... Âm vang lay động!

Ngay chớp mắt cánh tay này nhô ra, kẽ nứt không gian hóa thành một cái vòng xoáy màu đen xám to lớn.

Trong vòng xoáy, lực lượng hỗn độn sôi trào mãnh liệt!

Một bóng dáng cung trang đỏ hồng nhàu kim, tóc bạc như sương đi ra từ trung tâm cơn xoáy quay tròn, nàng mắt phượng môi son, khí độ uy nghiêm chính là "Yếm Khu tiên tôn!

Sau khi "Yếm Khư" đi ra vòng xoáy, vòng xoáy lại không biến mất, chẳng mấy chốc bóng dáng gần giống nàng như đúc xuất hiện trong quảng điện, nàng váy áo xinh đẹp, ung dung hoa quý, lại là thiên kiếp.

Đằng sau có nữ tiên lụa đen che mặt, xinh đẹp như đao, chính là Trọng Minh tông "Tinh Hận"; còn có hoa lệ yêu kiều "Không Mông", "Mặc Côi", "Diễm Tễ", "Điển Huệ", "Anh Huy", "Từ Dạ", "Đinh Vũ", "Đàn Liễm", "Tiêu Ý"

"Trám Đại", "Tình La", "Thanh Nhung", "Phong Biệt"...

Rất nhiều nữ tiên vừa phi thăng thành tiên trong ván cờ phù du này, lại có "Tố Chân", Kim Tố Miên, Kim Tố Đài, Lệ Hàn Ca, Tô Túy Khinh, Âu Dương Tiêm Tinh, Âu Dương Tiêm Mộng, Chung Quỳ Kính Y, Thẩm Âm Trần, Triệu Quyên Quyên, Lâm Hàm Yên, Trần Tĩnh Mộng, Nghiêm Tư Thuần, Trân Giáng Huệ, Thu Vị Ương, Sở Vũ Thường, Hoàn Uẩn Chân, Sầm Phương Ác, Tuyệt Tâm Tử, Nguyễn Chỉ, Tương Hà...

Cuối cùng đám người là một tên nữ tử mặc quan phục Lưu Lam hoàng triều, trường mi nhập tấn, khí độ thoải mái, bên cạnh nàng có một thiếu nữ váy áo xanh biếc, dịu dàng như nước, lại là Lung Hoàng đan tổ và Dược Thanh Anh!

Tất cả nữ tu và nữ tiên có "Nhân quả" với Bùi Lăng, gần như đều hội tụ ở đây!

1113 chữ

Chương 3388: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (12)

Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, không phát ra một tiếng động gì!

Thấy người đã đến đông đủ, thiên kiếp nhìn "Yếm Khư" tiên tôn, lập tức truyền âm hỏi: "Hiện tại Bùi tiên hữu đã thành Đế, nếu nửa đường phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Mấy ngày trước, sau khi biết mình là ai, nàng lập tức tiến về huyết nguyệt, tìm "Yếm Khư" tiên tôn báo thù.

Chỉ có điều, sau khi thấy "Yếm Khư" tiên tôn, đối phương nói với nàng về việc "Khinh Đế"..

Việc này nghe xong cũng rất thú vị!

Nàng không chút do dự, lập tức đồng ý!

"Yếm Khư" tiên tôn bình tĩnh truyền âm trả lời: "Vậy giả vờ như không xảy ra chuyện gì, trực tiếp rời đi là được!"

Nói xong, nàng nhẹ vung ống tay áo, toàn bộ Tiên cung lập tức dâng lên một tầng sương mù tái nhợt. Sương mù này như giòi trong xương, lại như tơ nhện nhẹ rơi, hoàn toàn che đậy Tiên cung, ngăn cách trong ngoài, đề phòng "Ly La" phát hiện điều gì, nửa đường làm hỏng việc lớn của nàng.

Thiên kiếp nghe vậy nhẹ gật đầu, váy dài vung lên, tất cả cung nga thị vệ trong cung điện to như vậy đều vô thức mê man.

Ngay sau đó, "Yếm Khư" tiên tôn là người thứ nhất lên trước, đi đến trước mặt Bùi Lăng...

[nơi đây 784 ký tự hài hòa.)

Ba tháng sau.

Trời xanh mênh mông, tầng mây đung đưa, chiếu rọi hải vực bao la, trời nước như một.

Mây núi nguya nga, Tiên cung uốn lượn vạn dặm, ngọc thụ lượn quanh, cung nga như hoa, xuyên qua như mưa.

Nơi xa, sương mù cuồn cuộn, từng tiên nhân hoặc cưỡi hạc, hoặc đi thuyền, hoặc cưỡi mây bay, hoặc đằng sương mù, hoặc ngồi liễn, hoặc ngự hươu... Tụ tập tới!

Trời cao có ánh sáng thụy khí gào thét tung hoành, bảy sắc chiếu rọi trời cao.

Linh hoa bay loạn, linh vũ tí tách.

Từng cái cầu vồng vắt ngang bầu trời, rực rỡ hoa lệ, xa hoa lộng lẫy.

Lúc chúng tiên ngang qua hư không, lại có một bóng dáng áo vải chân trần không dùng tiên bảo chỉ phùng hư ngự phong, nhanh chân mà đi, tốc độ mau lẹ, trong nháy mắt đã vượt qua rất nhiều tiên nhân.

Bóng dáng kia tay áo bay lên, loại người, trên khuôn mặt lại là một mảnh bóng loáng, không có bất kỳ ngũ quan gì, chính là "Chú"

Lúc này, "Chú" một mình phi độn, đột nhiên trông thấy một bóng người như đã từng quen biết, tốc độ bay giảm xuống, ánh mắt quét tới.

Hắn ta chỉ nhìn thoáng qua, bên cạnh đã có một tiên nhân U Minh tộc khí tức lạnh lẽo, thân hình sáng long lanh tới gần, nhanh chóng truyền âm nói: "Tiên hữu, nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt!"

"Vị tiên nhân nhân tộc kia chính là Trọng Minh tông 'Phúc Túy"

"Hắn tính tình bạo ngược, vô cùng hung lệ, thích nhất tàn sát dị tộc chúng ta coi là tìm niềm vui"

"Tiên hữu đừng nhìn hắn nhiều, nếu không hậu quả khó mà lường được"

"Chú" quay đầu, nhìn về phía tên tiên nhân U Minh tộc này, bình tĩnh nói: "Hắn không phải đối thủ của ta!"

Tiên nhân U Minh tộc kia lập tức nhướn mày, ánh mắt nhìn qua "Chú" như đang nhìn một tên điên, tiếng nói dồn dập truyền âm: "Nhân tộc hiếu chiến thị sát, chư thiên vạn giới có mấy phần là vật riêng của tộc này"

"Mặc dù chúng ta cũng là tiên nhân, nhưng ở trước mặt nhân tộc chỉ là thiên tài địa bảo bước đi mà thôi!"

"Nhất là vị tiên nhân nhân tộc này xuất thân từ Trọng Minh tông trong chín tông nhân tộc!"

"Ở trong nhân tộc, tông môn này còn có biệt danh Ma tông, tàn bạo máu tanh nhất"

"Ở trong mắt bọn họ, những tộc quần có trí chúng ta đều là tài nguyên tu hành"

"Chúng ta thăng trầm, sướng vui giận buồn đều không có chút ý nghĩa nào!"

"Ỹ nghĩa duy nhất chính là chia tách để bọn họ luyện đan đúc khí, làm vật tu hành!"

"Huống chi, Tiên Đế mới lên cũng là nhân tộc!"

"Uy lực Tiên Đế không phải thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng"

"Tiên hữu, ngươi cái gì cũng không hiểu!"

"Thân là tộc quần bên ngoài nhân tộc tộc, nhìn thấy nhân tộc nên nhanh chóng né tránh, hoặc là phủ phục quỳ lạy, cung kính thuận theo, mới có thể giữ được tính mạng, hưởng thụ bất tử bất phôi!"

Ngay lúc này, phía sau có xe kéo lộc cộc, lại là vài con Kỳ Lân màu mực kéo một chiếc xe kéo tản ra khí tức hoa lệ.

Xe kéo rèm châu đinh đang, bên trong có mấy bóng dáng ngồi nghiêm chỉnh, tuy có cấm chế che chở lại vẫn tiêu tán ra khí tức Đại Thừa nhân tộc.

Xe kéo kia đi tới bên cạnh "Chú" bên người, bóng người trong xe mở miệng hỏi: "Hai vị, Vạn Tiên hội ở phía trước sao?"

Nghe vậy, tên tiên nhân U Minh tộc kia lập tức mừng rỡ, không để ý tới "Chú" nữa, nhẹ bước lên trước ở trong hư không, vô cùng ân cần khom người đáp: "Hồi vị tiên hữu này, Vạn Tiên hội tổ chức trong Tiên cung phía trước!"

"Mấy vị tiên hữu thần thanh xương tú, đạo cốt tự nhiên, chắc hẳn đều là thiên kiêu nhân tộc.

"Tiểu tiên có thể được mấy vị hỏi thăm, thật sự là nhận hồng phúc của Tiên Đế...

"Nếu mấy vị tiên hữu không ghét bỏ, tiểu tiên nguyện dẫn đường..."

Nhìn tình cảnh này, "Chú" yếu ớt thở dài.

"Vị" đồng ý cho hắn ta một cơ hội thành Tôn, nhưng hắn ta vẫn không đợi được.

Vì thế, cố ý đến Phù Sinh cảnh một lần.

Nhưng "Vị" lại nói cho hắn ta biết, cơ hội thành Tôn đã cho hắn ta, chỉ là hắn ta không thành công Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, áo vải lướt ngang trời cao, trong chớp mắt rơi vào quảng trường rộng lớn phía dưới.

Có cung nga xếp hàng ở đây, thấy hắn ta đi đến, một tên nữ tiên đi lên theo thứ tự, dẫn hắn ta đưa lễ vật, để lại tên, vào chỗ.

1370 chữ

Chương 3389: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (13)

"Chú" ngồi xuống bên trong quảng điện xa lạ, khuôn mặt trống không nhìn quanh chợt cảm thấy thế sự như ván cờ mới.

Suy nghĩ xoay chuyển, "Chú" tập trung ý chí, bưng lên tiên nhưỡng trước mặt uống cạn, lại nhìn quanh.

Toà Tiên cung này dùng mấy thế giới làm tài liệu luyện chế, chính điện đặc biệt hùng tráng.

Bảo tọa treo cao, quan sát toàn bộ điện đường.

Phía dưới thềm son, chỗ gần bảo tọa nhất bố trí bốn cái ghế bỏ trống.

Xuống dưới nữa là nhân tộc, Kim Ô tộc, Long tộc... Sau đó mới là những tộc quần khác.

Lúc này, trên lít nha lít nhít chiếc ghế đã ngồi được bảy tám phần.

Ghế nhân tộc lại chưa ngồi đầy.

Tiên nhân nhân tộc đã ngồi vào vị trí đều nhắm mắt dưỡng thần, hờ hững với quần tiên.

Rất nhiều tiên nhân dị tộc lại là thái độ đã sớm tập mãi thành thói quen với việc này.

Lúc này không chút phật lòng, đều chủ động lên trước, nhẹ cười làm lành, nịnh nọt bên cạnh, vô cùng cung kính: "Nghịch Thiện' tiên hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

"Bội ngọc bên hông tiên hữu chính là hậu bối không nên thân của ta..

"Tộc ta chính là linh ngọc đắc đạo do thiên sinh địa dưỡng, hậu bối sinh ra là linh tú, lại bỏ bê tu luyện, thể xác có thể được cao đồ của Trọng Minh thánh tông sử dụng cũng là tạo hóa của hắn... "

"Ký Ý tiên hữu, từ biệt nhiều ngày, phong thái của tiên hữu càng hơn trước kia... Tộc ta chính là linh khoáng khai trí, trong tộc có vô số tiên tài tinh luyện phi kiếm"

"Tử vật như thế để trong nhà kho chỉ như bùn cát, phung phí của trời!"

"Vẫn nên đưa vào trong tay tuyệt thế Kiếm Tiên như tiên hữu, mới có thể không phụ...

"Vị tiên hữu này đạo cốt tiên phong, khí độ bất phàm, là 'Lệnh Thuần' tiên hữu sao?"

"Nghe qua tiên hữu xuất thân danh môn Cửu Nghi sơn, từ trước đến nay phong nhã, tính thích sông núi"

"Nơi ở của tộc ta cảnh sắc tuyệt đẹp, bây giờ dòng dõi khó khăn, giữ lại thế giới to như vậy cũng không có tác dụng:

"Nếu tiên hữu không chê, tộc ta nguyện ý di chuyển cả tộc để tặng thế giới... Trong sự nịnh nọt như nước thủy triều, từng vị tiên nhân không ngừng được dẫn vào chính điện.

Bỗng nhiên một tiếng kiếm minh sục sôi rơi xuống từ vòm trời, trong tiếng réo rắt đã tới ghế nhân tộc gần bốn cái ghế trống kia, chín bóng dáng đều xuất hiện, chính là tổ sư khai phái chín tông nhân tộc!

Rất nhiều tiên nhân ngoại tộc thấy thế đều khẽ giật mình, lại cảm giác chín vị tiên nhân nhân tộc này từng người xa lạ, không có chút ấn tượng nào.

Nhưng đủ loại tiên nhân nhân tộc "Nghịch Thiện" vốn được bọn họ vây quanh nịnh nọt lại nhao nhao đứng dậy hành lễ, miệng nói "Bái kiến tổ sư".

Tổ sư khai phái chín tông coi tiên nhân vạn tộc như không, chỉ khẽ gật đầu với tiên nhân nhân tộc hậu bối, chợt nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi Vạn Tiên hội bắt đầu.

Thấy thế, đám tiên nhân nhân tộc "Nghịch Thiện" không dám làm phiền, lặng yên ngồi xuống, không nói thêm lời nào.

Trong lòng tiên nhân ngoại tộc hoảng sợ, cố ý lấy lòng nhưng phát hiện tổ sư khai phái chín tông khí độ rộng lớn, trong lòng e sợ nhìn quanh, đều giậm chân tại chỗ.

Quần tiên nối liền không dứt, chỉ thoáng cái đã không còn chỗ ngồi, ngoại trừ bốn vị Tiên Tôn, tất cả tiên nhân đều đến đông đủ!

Ngay lúc này, hai bóng dáng khí tức cuồn cuộn xuất hiện trên hai chiếc ghế trong số bốn chiếc ghế cao hơn vạn tộc ở dưới thềm son!

Hai bóng dáng này, một người cung trang đò hồng nhàu kim, tóc bạc như sương; một người tay áo bồng bềnh, hai lỗ tai rủ xuống vai, mắt chứa trùng đồng.

Hai người vừa xuất hiện, lực lượng Hỗn Độn và trật tự lập tức khuấy động cuồn cuộn, chấn động hư không Toàn bộ quảng điện lập tức yên tĩnh như chết.

Là "Ly La" tiên tôn, còn có "Yếm Khư" tiên tôn!

Quần tiên lập tức im lặng, đều nín thở tập trung, cũng không dám thở mạnh.

Chỉ có tổ sư chín tông nhân tộc cách hai vị Tiên Tôn gần nhất vẻ mặt bình thản, vẫn ung dung không vội.

Ngay sau đó, hai đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên hai cái ghế trống còn lại!

Một người áo bào đen thâm thúy u ám, một người áo bào trắng mờ mịt nhẹ nhàng, chính là "Cựu" và "Vị".

Bốn vị Tiên Tôn đều đến đông đủ!

Sự rung động, sợ hãi, kính sợ, cúng bái... Mãnh liệt như thực chất tản khắp cả điện.

Tất cả tiên nhân ngừng chén ngừng đũa, dáng vẻ cúi đầu phục tùng, nơm nớp lo sợ, không dám động đậy.

Ngay lúc này, mấy tiếng tiên trống, tiên nhạc mờ mịt, một bóng dáng cổn miện nền đen hoa văn bạc xuất hiện trên bảo tọa rộng lớn nguy nga kia!

Uy áp cuồn cuộn như thủy ngân chảy, ầm vang bao phủ toàn bộ chính điện!

Lúc này, toàn bộ tiên nhân đều cảm thấy một ánh mắt vô cùng kinh khủng, nhanh như thiểm điện đảo qua tiên thể và thần hồn của bọn họ, đảo qua đạo tâm và tâm niệm của bọn họ... Như đặt mình vào ánh mắt thanh minh, lại không có bất kỳ bí mật! Không có bất kỳ giấu giếm! Không có bất kỳ che đậy! Trong nháy mắt này, sinh linh bất tử bất hủ bất phôi như quay về sâu kiến! Quay về cát bụi! Quay về tàn nhánh gỗ mục, không đáng một đồng!

Bóng dáng cao lớn trên bảo tọa nguy nga mênh mông, quyền hành, tôn vinh, uy nghiêm... Như bẩm sinh đã thuộc về hắn!

Cúng bái, sùng kính, kính cẩn nghe theo... Như bẩm sinh đã nên do chúng sinh dâng lên! Toàn bộ cung điện to lớn run rẩy, tất cả tiên nhân sợ hãi căng thẳng, không thể phát ra một tiếng.

Đã thấy bốn vị Tiên Tôn cùng nhau đứng dậy, khom mình hành lễ với Bùi Lăng phía trên thềm son.

Chúng tiên như mới tỉnh từ trong mộng, nhao nhao rời ghế quỳ gối, đồng thanh phát ra tiếng chúc mừng từ phế phủ: "Bái kiến Tiên Đế! !"

Vạn tiên lễ bái, Tiên Tôn cúi đầu!

Lúc này, mây trôi dừng lại, gió dài ngưng trệ, biển cả như gương, thiên địa như chớp mắt dừng lại, điêu khắc thành hình ảnh vĩnh hằng trong dòng sông năm tháng Trên bảo tọa, Bùi Lăng khẽ gật đầu, miện lưu nền đen hoa văn bạc khẽ nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn chúng tiên phủ phục như dãy núi uốn lượn qua khe hở lưu châu, thản nhiên phân phó: "Miễn lễ, đứng dậy!"

"Vạn Tiên hội, bắt đầu!"

Tiếng nói vừa ra, đỉnh điện lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhật nguyệt tinh quang cuồn cuộn rơi xuống, chiếu khắp các chỗ ngồi.

Tiếng động đại đạo thật lớn từ tứ hải bát hoang gào thét tới, tất cả tiên nhân khí cơ giao hòa, tu vi kéo lên như trời và đất liên thủ đàn tấu, huyền bí, kiến thức, chí lý khó mà tính toán hóa thành thiên hoa ngũ sắc, hắt vẫy đầy trời.

Thời đại mới đã kéo ra tấm màn che!

Phàm xương dám giữ chí thăng tiên, Đại đạo tranh phong năm tháng dài.

Nay mở con đường chứng đến vị, Chư thiên tới triều bái miện lưu!

Table of Contents

Chương 1: Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (1)

Chương 2: Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (2)

Chương 3: Một khóa ủy trị (1), online mất mạng

Chương 4: Một khóa ủy trị (1), online mất mạng

Chương 5: Ổn định đừng hoảng

Chương 6: Ổn định đừng hoảng

Chương 7: Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta

Chương 8: Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta

Chương 9: Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!

Chương 10: Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!

Chương 11: Lại có chuyện tốt như vậy?

Chương 12: Lại có chuyện tốt như vậy?

Chương 13: Lệ tiên tử

Chương 14: Lệ tiên tử

Chương 15: Cạm bẫy (1)

Chương 16: Cạm bẫy (2)

Chương 17: Hệ thống sẽ tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài

Chương 18: Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (1)

Chương 19: Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (2)

Chương 20: Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (1)

Chương 21: Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (2)

Chương 22: Có vài người khúm núm… (1)

Chương 23: Có vài người khúm núm… (2)

Chương 24: Huyền Cốt Lăng m Chu (1)

Chương 25: Huyền Cốt Lăng m Chu (1)

Chương 26: Dễ dàng như vậy

Chương 27: Ta có thể chất đặc thù!

Chương 28: Trọng Minh tông (1)

Chương 29: Trọng Minh tông (2)

Chương 30: Ngoài ý muốn (1)

Chương 31: Ngoài ý muốn (2)

Chương 32: Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (1)

Chương 33: Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (2)

Chương 34: Nói về việc tu dưỡng bản thân của Ma môn đệ tử

Chương 35: Dụng tâm hiểm ác (1)

Chương 36: Dụng tâm hiểm ác (2)

Chương 37: Tiểu tử này không thích hợp!

Chương 38: Lại được tặng miễn phí… (1)

Chương 39: Lại được tặng miễn phí… (2)

Chương 40: Ngươi đang dùng đao pháp gì? (1)

Chương 41: Ngươi đang dùng đao pháp gì? (2)

Chương 42: Hệ thống tặng quà lớn! (1)

Chương 43: Hệ thống tặng quà lớn! (2)

Chương 44: Không có tiền nửa bước khó đi!

Chương 45: Độc nhất là lòng dạ đàn bà (1)

Chương 46: Độc nhất là lòng dạ đàn bà (2)

Chương 47: m Thi Vân

Chương 48: Nhiệm vụ (1)

Chương 49: Nhiệm vụ (2)

Chương 50: Loa Sơn thành (1)

Chương 51: Loa Sơn thành (2)

Chương 52: Đoan Mộc thành chủ

Chương 53: Đình viện đáng sợ (1)

Chương 54: Đình viện đáng sợ (2)

Chương 55: Thời hạn mười ngày

Chương 56: Huyết Loa độn pháp (1)

Chương 57: Huyết Loa độn pháp (2)

Chương 58: Nghi ngờ

Chương 59: Ngươi muốn đi đâu?

Chương 60: Túi thơm (1)

Chương 61: Túi thơm (2)

Chương 62: Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (1)

Chương 63: Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (2)

Chương 64: Đợi lát nữa cho ngươi khen ngợi bốn sao!

Chương 65: Nhân Diện Chu (1)

Chương 66: Nhân Diện Chu (1)

Chương 67: Thiên địch?

Chương 68: Tụ hợp (1)

Chương 69: Tụ hợp (1)

Chương 70: Bất hòa

Chương 71: Không phụ tình thâm! (1)

Chương 72: Không phụ tình thâm! (2)

Chương 73: Đệ tử mới có thể có ý đồ xấu gì?

Chương 74: Người tốt bụng (1)

Chương 75: Người tốt bụng (2)

Chương 76: Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (1)

Chương 77: Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (2)

Chương 78: Sao lão tử có thể chịu cơn giận này…

Chương 79: Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (1)

Chương 80: Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (2)

Chương 81: Kẻ cầm đầu! (1)

Chương 82: Kẻ cầm đầu! (2)

Chương 83: Miêu Thành Dương

Chương 84: Tông môn xử phạt (1)

Chương 85: Tông môn xử phạt (2)

Chương 86: Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (1)

Chương 87: Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (2)

Chương 88: Một thân nhẹ nhõm

Chương 89: Phúc lợi Ma môn (1)

Chương 90: Phúc lợi Ma môn (2)

Chương 91: Luyện đan

Chương 92: Thất bại (1)

Chương 93: Thất bại (2)

Chương 94: Kim Tố Miên

Chương 95: Thối Cốt Đan thượng phẩm! (1)

Chương 96: Thối Cốt Đan thượng phẩm! (2)

Chương 97: Đại sư

Chương 98: Vụ Liễu lại đến (1)

Chương 99: Vụ Liễu lại đến (2)

Chương 100: Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp

Chương 101: Bại lộ (1)

Chương 102: Bại lộ (2)

Chương 103: Không phải cứ có tay là luyện đan được? (1)

Chương 104: Không phải cứ có tay là luyện đan được? (2)

Chương 105: Cho ngươi một tạo hóa!

Chương 106: Nhiệm vụ nội môn (1)

Chương 107: Nhiệm vụ nội môn (2)

Chương 108: Cảm Mộng lâm (1)

Chương 109: Cảm Mộng lâm (2)

Chương 110: Ác quỷ trong rừng

Chương 111: m Dương sái bồn (1)

Chương 112: m Dương sái bồn (2)

Chương 113: Cốt Sinh Hoa (1)

Chương 114: Cốt Sinh Hoa (2)

Chương 115: Hỏi tâm (1)

Chương 116: Hỏi tâm (2)

Chương 117: Tâm ma

Chương 118: Nạp Hỏa quyết (1)

Chương 119: Nạp Hỏa quyết (2)

Chương 120: Hàn Tủy Hỏa (1)

Chương 121: Hàn Tủy Hỏa (2)

Chương 122: Kỳ tài ngút trời!

Chương 123: Sư tỷ nhớ kỹ ngươi (1)

Chương 124: Sư tỷ nhớ kỹ ngươi (2)

Chương 125: Đuổi tới

Chương 126: U Minh Xá Nữ quan (1)

Chương 127: U Minh Xá Nữ quan (2)

Chương 128: Lương đình (1)

Chương 129: Lương đình (2)

Chương 130: Ta có kỹ xảo giữ mạng đặc biệt (1)

Chương 131: Ta có kỹ xảo giữ mạng đặc biệt (2)

Chương 132: u Dương Tiêm Mộng

Chương 133: Nước trà (1)

Chương 134: Nước trà (2)

Chương 135: Đồ tộc lệnh (1)

Chương 136: Đồ tộc lệnh (2)

Chương 137: n Đông Mông

Chương 138: Gian thương (1)

Chương 139: Gian thương (2)

Chương 140: Một mạch Thạch Kính

Chương 141: Lý Thực (1)

Chương 142: Lý Thực (2)

Chương 143: Vui buồn thất thường (1)

Chương 144: Vui buồn thất thường (2)

Chương 145: Chư Pháp các

Chương 146: Tin chết (1)

Chương 147: Tin chết (2)

Chương 148: Việc xen vào lúc luyện đan (1)

Chương 149: Việc xen vào lúc luyện đan (2)

Chương 150: Nhân tài

Chương 151: Chủng Ngọc Đan (1)

Chương 152: Chủng Ngọc Đan (2)

Chương 153: Tỷ muội

Chương 154: Hệ thống mả mẹ ngươi! (1)

Chương 155: Hệ thống mả mẹ ngươi! (2)

Chương 156: Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng chết… (1)

Chương 157: Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng chết… (2)

Chương 158: Khách quý

Chương 159: Bây giờ lão tử rời khỏi còn kịp không? (1)

Chương 160: Bây giờ lão tử rời khỏi còn kịp không? (2)

Chương 161: Huyết Khôi Kiệu

Chương 162: Cơ duyên Trúc Cơ (1)

Chương 163: Cơ duyên Trúc Cơ (2)

Chương 164: Hàn thị sơn trang

Chương 165: m Thủy Huyễn Liên đại trận (1)

Chương 166: m Thủy Huyễn Liên đại trận (2)

Chương 167: Xảy ra chuyện

Chương 168: Không thấy! (1)

Chương 169: Không thấy! (2)

Chương 170: Rút thăm

Chương 171: Tiền mãi lộ (1)

Chương 172: Tiền mãi lộ (2)

Chương 173: Từ đường Hàn thị

Chương 174: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp (1)

Chương 175: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp (2)

Chương 176: Kim Sí Xích Tuyến Ngô (1)

Chương 177: Kim Sí Xích Tuyến Ngô (2)

Chương 178: Liên tục xảy ra biến cố!

Chương 179: Diễn võ trường, giếng cổ (1)

Chương 180: Diễn võ trường, giếng cổ (2)

Chương 181: Nội chiến

Chương 182: Đạo lữ không trong khu phục vụ (1)

Chương 183: Đạo lữ không trong khu phục vụ (2)

Chương 184: Hệ thống hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài!

Chương 185: Kẻ gian nhận lấy cái chết! (1)

Chương 186: Kẻ gian nhận lấy cái chết! (2)

Chương 187: Ăn nhịp với nhau

Chương 188: Tiến lùi không xong (1)

Chương 189: Tiến lùi không xong (2)

Chương 190: Câu tam đáp tứ(1)

Chương 191: Câu tam đáp tứ (2)

Chương 192: Bùi sư đệ trong sạch

Chương 193: Thật ra ta bị thương rất nặng (1)

Chương 194: Thật ra ta bị thương rất nặng (2)

Chương 195: Quản Tuyết Nhị

Chương 196: Đánh không lại thì chạy trốn (1)

Chương 197: Đánh không lại thì chạy trốn (2)

Chương 198: 【 Cấp Linh thuật 】

Chương 199: Dẫn đường (1)

Chương 200: Dẫn đường (2)

Chương 201: Chú Quỷ đạo cơ

Chương 202: Hàn Tư Cổ (1)

Chương 203: Hàn Tư Cổ (2)

Chương 204: Chủ nhân tốt nhất trên thế giới

Chương 205: Tình lữ phải chết! (1)

Chương 206: Tình lữ phải chết! (2)

Chương 207: Tụ hợp

Chương 208: Ta là luyện đan sư đệ nhất ngoại môn! (1)

Chương 209: Ta là luyện đan sư đệ nhất ngoại môn! (2)

Chương 210: Bảo khố Hàn thị

Chương 211: Vơ vét khiến ta vui vẻ (1)

Chương 212: Vơ vét khiến ta vui vẻ (2)

Chương 213: Không hết lòng gian

Chương 214: Luyện chế Trúc Cơ Đan (1)

Chương 215: Luyện chế Trúc Cơ Đan (2)

Chương 216: Huyết phu nhân

Chương 217: Ai là Chú Quỷ? (1)

Chương 218: Ai là Chú Quỷ? (2)

Chương 219: Tam kiếp chung độ

Chương 220: 【 Khô Tâm thuật 】 (1)

Chương 221: 【 Khô Tâm thuật 】 (2)

Chương 222: Bùi Lăng chết rồi?

Chương 223: Bùi Lăng chết rồi? (2)

Chương 224: Sao ngươi cũng có thể đi ra?

Chương 225: Bùi sư đệ, ta thật vất vả mời tìm được ngươi! (1)

Chương 226: Bùi sư đệ, ta thật vất vả mời tìm được ngươi! (2)

Chương 227: Trận chiến cuối cùng

Chương 228: Trận phá (1)

Chương 229: Trận phá (2)

Chương 230: Kiếm tu chi tâm

Chương 231: Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi! (1)

Chương 232: Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyền rủa ngươi! (2)

Chương 233: Một sợi tóc đen, một kích sau lưng

Chương 234: Thu hoạch lớn! (1)

Chương 235: Thu hoạch lớn! (2)

Chương 236: Ngươi đang dạy ta cách lấy lòng chủ nhân ngươi? (1)

Chương 237: Ngươi đang dạy ta cách lấy lòng chủ nhân ngươi? (2)

Chương 238: Cũng may lão tử phản ứng nhanh!

Chương 239: Đi ra ngoài lăn lộn luôn phải trả giá…

Chương 240: Kiểm kê thu hoạch (1)

Chương 241: Kiểm kê thu hoạch (2)

Chương 242: Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở thành nữ nhân của Bùi Lăng? (1)

Chương 243: Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở thành nữ nhân của Bùi Lăng? (2)

Chương 244: Đôi chân dài của Lệ tiên tử

Chương 245: Bàn về cách sử dụng hệ thống chính xác (1)

Chương 246: Bàn về cách sử dụng hệ thống chính xác (2)

Chương 247: Thi Đấu Ngoại Môn

Chương 248: Đặt cược (1)

Chương 249: Đặt cược (2)

Chương 250: Một đao

Chương 251: Đi sang bên cạnh nói chuyện… (1)

Chương 252: Đi sang bên cạnh nói chuyện… (2)

Chương 253: Không nói võ đức

Chương 254: Linh thạch cũng là một loại thủ đoạn! (1)

Chương 255: Linh thạch cũng là một loại thủ đoạn! (2)

Chương 256: Lý Bình trưởng lão (1)

Chương 257: Lý Bình trưởng lão (2)

Chương 258: Toàn quân bị diệt?

Chương 259: Tự định chung thân… (1)

Chương 260: Tự định chung thân… (2)

Chương 261: Liên tục có khách không mời mà đến

Chương 262: Tỷ thí luyện đan! (1)

Chương 263: Tỷ thí luyện đan! (2)

Chương 264: Hệ thống đang giải trừ chiếm dụng cho ngài

Chương 265: Tuyển chọn Nam Vực (1)

Chương 266: Tuyển chọn Nam Vực (2)

Chương 267: Dần truyền ra tiếng ác

Chương 268: Chiến tích hiển hách (1)

Chương 269: Chiến tích hiển hách (2)

Chương 270: Chư phong Nam Vực

Chương 271: Bắt đầu tuyển chọn (1)

Chương 272: Bắt đầu tuyển chọn (2)

Chương 273: Tranh đồng cầu

Chương 274: Oan gia ngõ hẹp (1)

Chương 275: Oan gia ngõ hẹp (2)

Chương 276: Thủ lôi đài (1)

Chương 277: Thủ lôi đài (2)

Chương 278: Không ai có thể ngăn cản một đao!

Chương 279: Đi gặp Lệ chân truyền (1)

Chương 280: Đi gặp Lệ chân truyền (2)

Chương 281: Kính xin sư huynh nói đỡ giúp ta nhiều hơn

Chương 282: Ngươi muốn cái gì? (1)

Chương 283: Ngươi muốn cái gì? (2)

Chương 284: Đưa Kim Tố Miên tới

Chương 285: Phách Đao, Huyết Đao (1)

Chương 286: Phách Đao, Huyết Đao (2)

Chương 287: Bị lừa!

Chương 288: Liên tiếp thua (1)

Chương 289: Liên tiếp thua (2)

Chương 290: Vực Chủ Nam Vực

Chương 291: Thiên hạ đại thế (1)

Chương 292: Thiên hạ đại thế (2)

Chương 293: Danh sách tuyển chọn (1)

Chương 294: Danh sách tuyển chọn (2)

Chương 295: Bùi sư huynh, mời uống trà!

Chương 296: Trả mạng cho đệ tử vực ta!!! (1)

Chương 297: Trả mạng cho đệ tử vực ta!!! (2)

Chương 298: Kính Trung Thiên!

Chương 299: Địa Đạo Trúc Cơ! (1)

Chương 300: Địa Đạo Trúc Cơ! (2)

Chương 301: Lư Huyền (1)

Chương 302: Lư Huyền (2)

Chương 303: Phách Đao, mãi tiến không lui

Chương 304: Danh chấn ngoại môn

Chương 305: Danh chấn ngoại môn

Chương 306: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại

Chương 307: Nguyện làm chó săn trong môn hạ của sư huynh (1)

Chương 308: Nguyện làm chó săn trong môn hạ của sư huynh (2)

Chương 309: Ma tính sâu nặng

Chương 310: Bích Tinh Huyết Lang (1)

Chương 311: Bích Tinh Huyết Lang (2)

Chương 312: Ác chiến Lang Vương!

Chương 313: Quy tắc trò chơi (1)

Chương 314: Quy tắc trò chơi (2)

Chương 315: Chắc chắn người này có ý đồ khó lường!

Chương 316: Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán? (1)

Chương 317: Thất Tuyệt Trấn Hồn Tán? (2)

Chương 318: Quỷ Diện Đào Hoa Yêu

Chương 319: Tính tình tàn bạo, có thù tất báo (1)

Chương 320: Tính tình tàn bạo, có thù tất báo (2)

Chương 321: Chi Tuyết quả (1)

Chương 322: Chi Tuyết quả (2)

Chương 323: Chiếm trước tiên cơ! (1)

Chương 324: Chiếm trước tiên cơ! (2)

Chương 325: Hệ thống chúng ta, tiếc gì một trận! (1)

Chương 326: Hệ thống chúng ta, tiếc gì một trận! (2)

Chương 327: Mượn đồ dùng một lát, tha cho ngươi khỏi chết

Chương 328: Hậu họa vô tận

Chương 329: Hậu họa vô tận (2)

Chương 330: Ta muốn tất cả!

Chương 331: 【 Bạo Linh thuật 】 !

Chương 332: 【 Bạo Linh thuật 】 ! (2)

Chương 333: Ngự yêu huyết khế

Chương 334: Cá mè một lứa

Chương 335: Cá mè một lứa (2)

Chương 336: Chúng ta phải noi theo Lư sư huynh!

Chương 337: Cho ngươi một cơ hội! (1)

Chương 338: Cho ngươi một cơ hội! (2)

Chương 339: Oán Nữ Sân Si Mê Hồn Vũ

Chương 340: Thanh Yếu Hồ Yêu

Chương 341: Thanh Yếu Hồ Yêu (2)

Chương 342: Chúng ta nguyện tiến cử bản thân

Chương 343: Hệ thống vs Hồ Yêu (1)

Chương 344: Hệ thống vs Hồ Yêu (2)

Chương 345: Lang Vương nổi giận!

Chương 346: Bốn khu vực nguy hiểm (1)

Chương 347: Bốn khu vực nguy hiểm (2)

Chương 348: Cẩu chủ nhân đi tìm chết! (1)

Chương 349: Cẩu chủ nhân đi tìm chết! (2)

Chương 350: Gặp mặt dập đầu năm trăm cái trước (1)

Chương 351: Gặp mặt dập đầu năm trăm cái trước (2)

Chương 352: Oan gia ngõ hẹp! (1)

Chương 353: Oan gia ngõ hẹp! (2)

Chương 354: Chắc chắn đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn… (1)

Chương 355: Chắc chắn đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn… (2)

Chương 356: Địa Đạo Trúc Cơ

Chương 357: Lư Huyền bị giết!

Chương 358: Đồng loại của Cẩu chủ nhân thật vô dụng! (1)

Chương 359: Đồng loại của Cẩu chủ nhân thật vô dụng! (2)

Chương 360: Kẻ này có phong thái của tổ sư khai phái năm đó (1)

Chương 361: Kẻ này có phong thái của tổ sư khai phái năm đó (2)

Chương 362: Ma tử trời sinh

Chương 363: Chỉ là huyễn tượng, không cần phải nói! (1)

Chương 364: Chỉ là huyễn tượng, không cần phải nói! (2)

Chương 365: Nghiệt súc, lại dám dùng huyễn thuật với ta! (1)

Chương 366: Nghiệt súc, lại dám dùng huyễn thuật với ta! (2)

Chương 367: Mười tộc nâng khay, quỳ chúc tân huyết

Chương 368: Ta chọn Lệ chân truyền! (1)

Chương 369: Ta chọn Lệ chân truyền! (2)

Chương 370: Thiên Đạo Trúc Cơ chi pháp

Chương 371: Tranh đấu ở Vạn Hủy hải (1)

Chương 372: Tranh đấu ở Vạn Hủy hải (2)

Chương 373: Vào nội môn (1)

Chương 374: Vào nội môn (2)

Chương 375: Dung Linh chi vật

Chương 376: Mẫu từ nữ hiếu (1)

Chương 377: Mẫu từ nữ hiếu (2)

Chương 378: Kim gia ta dùng sắc đẹp mở đường!

Chương 379: Nhiệm vụ kiểm tra của nội môn (1)

Chương 380: Nhiệm vụ kiểm tra của nội môn (2)

Chương 381: Xinh đẹp nổi bật

Chương 382: Đúc đao (1)

Chương 383: Đúc đao (2)

Chương 384: Bùi gia lấy lòng

Chương 385: Mạch nước ngầm (1)

Chương 386: Mạch nước ngầm (2)

Chương 387: Một đao chín hồn

Chương 388: Trở về Bùi gia

Chương 389: Trở về Bùi gia

Chương 390: Đại chiến chân truyền!

Chương 391: Nghị hội gia tộc (1)

Chương 392: Nghị hội gia tộc (2)

Chương 393: Đợi đã lâu (1)

Chương 394: Đợi đã lâu (2)

Chương 395: m Minh U Huyễn Phược Linh đại trận

Chương 396: Bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ! (1)

Chương 397: Bắt đầu Thiên Đạo Trúc Cơ! (2)

Chương 398: Thất Sát trấn mệnh (1)

Chương 399: Thất Sát trấn mệnh (2)

Chương 400: Bản Mệnh kiếp

Chương 401: Chú Quỷ ra đời! (1)

Chương 402: Chú Quỷ ra đời! (2)

Chương 403: Tầm Huyết Tố Thân chi pháp (1)

Chương 404: Tầm Huyết Tố Thân chi pháp (2)

Chương 405: Toàn thành chú biến

Chương 406: Một trận tạo hóa!

Chương 407: Một trận tạo hóa! (2)

Chương 408: Ta là Chú Quỷ!

Chương 409: Cửu Phách Ma Đao (1)

Chương 410: Cửu Phách Ma Đao (2)

Chương 411: Nhân Quỷ tranh đạo!

Chương 412: Ta có hai kế… (1)

Chương 413: Ta có hai kế… (2)

Chương 414: Khi nào ra tay?

Chương 415: Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào ta! (1)

Chương 416: Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào ta! (2)

Chương 417: Miễn phí tặng một Chú Quỷ

Chương 418: Mất hết tính người (1)

Chương 419: Mất hết tính người (2)

Chương 420: Hệ thống tiếp tục tặng cho ngài…

Chương 421: Dám cướp chủ nhân với ta! (1)

Chương 422: Dám cướp chủ nhân với ta! (2)

Chương 423: Đao đến!

Chương 424: Ta thắng! (1)

Chương 425: Ta thắng! (2)

Chương 426: Ba loại thần thông (1)

Chương 427: Ba loại thần thông (2)

Chương 428: Thiên Đạo Trúc Cơ!

Chương 429: Từ hôm nay nhân gian không còn bạn cũ, trong lòng chỉ còn hướng đạo (1)

Chương 430: Từ hôm nay nhân gian không còn bạn cũ, trong lòng chỉ còn hướng đạo (2)

Chương 431: Chúng ta đi đồ thành đi!

Chương 432: Sư tỷ chắc chắn đòi lại công bằng cho ngươi! (1)

Chương 433: Sư tỷ chắc chắn đòi lại công bằng cho ngươi! (2)

Chương 434: Nhờ sư đệ nói tốt giúp ta nhiều hơn…

Chương 435: 【 Huyết Sát đao phách 】 (1)

Chương 436: 【 Huyết Sát đao phách 】 (2)

Chương 437: Nhiệm vụ nội môn

Chương 438: Quá bảo thủ, kém cỏi! (1)

Chương 439: Quá bảo thủ, kém cỏi! (2)

Chương 440: Có thể sờ không?

Chương 441: Hành Lô phường thị (1)

Chương 442: Hành Lô phường thị (2)

Chương 443: Kiểm tra hàng hóa

Chương 444: Thiên Sinh giáo

Chương 445: Thiên Sinh giáo (2)

Chương 446: Bị tập kích

Chương 447: Ý trời ở ta (1)

Chương 448: Ý trời ở ta (2)

Chương 449: Đệ tử Ma môn

Chương 450: Một kích quyết tử (1)

Chương 451: Một kích quyết tử (2)

Chương 452: Một bí mật

Chương 453: Trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất (1)

Chương 454: Trời sinh vạn vật, chỉ người quý nhất (2)

Chương 455: Phát tài

Chương 456: Để lộ hành tung (1)

Chương 457: Để lộ hành tung (2)

Chương 458: Đi ngược về

Chương 459: Đây là may mắn của Mai thị ta!

Chương 460: Đây là may mắn của Mai thị ta!

Chương 461: Hệ thống tu chân trí năng 2.0 (1)

Chương 462: Hệ thống tu chân trí năng 2.0 (2)

Chương 463: Lấy giả làm thật

Chương 464: Thăng cấp đại đảo ngược!

Chương 465: Thăng cấp đại đảo ngược! (2)

Chương 466: Tu vi tiến nhanh

Chương 467: Muốn chết chủ nhân (1)

Chương 468: Muốn chết chủ nhân (2)

Chương 469: Hoàn thành nhiệm vụ

Chương 470: Chờ đợi đã lâu (1)

Chương 471: Chờ đợi đã lâu (2)

Chương 472: Vô cùng tức giận (1)

Chương 473: Vô cùng tức giận (2)

Chương 474: Thực lực không đủ, trang bị bù vào

Chương 475: Mai lão gia chủ (1)

Chương 476: Mai lão gia chủ (2)

Chương 477: Một ngón tay, một đao!

Chương 478: Thắng! (1)

Chương 479: Thắng! (2)

Chương 480: Hoàn thành nhiệm vụ!

Chương 481: Người đồ thành là Bùi Lăng! (1)

Chương 482: Người đồ thành là Bùi Lăng! (1)

Chương 483: Lại là Bùi Lăng, lại là diệt tộc!

Chương 484: Hai lớp bảo vệ

Chương 485: Hai lớp bảo vệ

Chương 486: Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô

Chương 487: Trĩ Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô (2)

Chương 488: Lỗ mãng đến tận chân trời

Chương 489: Vô cùng nhục nhã! (1)

Chương 490: Vô cùng nhục nhã! (2)

Chương 491: Trên đời chỉ có sư tỷ tốt nhất!

Chương 492: Việc Ngưng Anh (1)

Chương 493: Việc Ngưng Anh (2)

Chương 494: Tranh giành Thánh Tử

Chương 495: Kim Đan đại đạo (1)

Chương 496: Kim Đan đại đạo (2)

Chương 497: Một việc “quỷ dị” (1)

Chương 498: Một việc “quỷ dị” (2)

Chương 499: Nam hài tử nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!

Chương 500: Lại là sư tỷ? (1)

Chương 501: Lại là sư tỷ? (2)

Chương 502: Bồi bổ thân thể

Chương 503: Một lần nữa (1)

Chương 504: Một lần nữa (2)

Chương 505: Mười ngày mười đêm

Chương 506: Quá kích thích (1)

Chương 507: Quá kích thích (2)

Chương 508: Muốn làm gì thì làm

Chương 509: Nguyên Anh kiếp (1)

Chương 510: Nguyên Anh kiếp (2)

Chương 511: Vị trí Thánh Nữ đã vào trong túi!

Chương 512: Bồng Doanh quan (1)

Chương 513: Bồng Doanh quan (2)

Chương 514: Cơn mưa kỳ quái (1)

Chương 515: Cơn mưa kỳ quái (2)

Chương 516: Tà ma?

Chương 517: Ra tay (1)

Chương 518: Ra tay (2)

Chương 519: Thiếu một người (1)

Chương 520: Thiếu một người (2)

Chương 521: Không có Lam Kha thành?

Chương 522: Có thể giúp đỡ lẫn nhau… (1)

Chương 523: Có thể giúp đỡ lẫn nhau… (2)

Chương 524: Đèn lồng

Chương 525: Quy tắc (1)

Chương 526: Quy tắc (2)

Chương 527: Một đao trấn áp Kết Đan! (1)

Chương 528: Một đao trấn áp Kết Đan! (2)

Chương 529: Hóa ra là Ma tử!

Chương 530: Lệ Yến Lăng (1)

Chương 531: Lệ Yến Lăng (2)

Chương 532: Mười năm trước

Chương 533: Xà Yêu hóa hình (1)

Chương 534: Xà Yêu hóa hình (2)

Chương 535: Tìm được! (1)

Chương 536: Tìm được! (2)

Chương 537: Đây không phải ngày đầu tiên!

Chương 538: Tiếng bước chân (1)

Chương 539: Tiếng bước chân (2)

Chương 540: Ký ức tái hiện (1)

Chương 541: Ký ức tái hiện (2)

Chương 542: Chỉ có ta bình thường!

Chương 543: Lần sau tặng gấp ba

Chương 544: Mời (1)

Chương 545: Mời (2)

Chương 546: Chuyện cũ Kế gia

Chương 547: Vác Kế Sương Nhi đi (1)

Chương 548: Vác Kế Sương Nhi đi (2)

Chương 549: Luyện hóa

Chương 550: Trảm Kết Đan (1)

Chương 551: Trảm Kết Đan (2)

Chương 552: Tiếng nhấm nuốt

Chương 553: Đến hậu điện! (1)

Chương 554: Đến hậu điện! (2)

Chương 555: Đạo lữ mới?

Chương 556: Kiểm tra tâm tính của hắn (1)

Chương 557: Kiểm tra tâm tính của hắn (2)

Chương 558: Ba thế lực vây xem

Chương 559: Chu Diệu Ly! (1)

Chương 560: Chu Diệu Ly! (2)

Chương 561: Lão tổ Lệ thị (1)

Chương 562: Lão tổ Lệ thị (2)

Chương 563: Ta hôn mê (1)

Chương 564: Ta hôn mê (2)

Chương 565: Tộc ta không có người này

Chương 566: Nhập thổ vi an (1)

Chương 567: Nhập thổ vi an (2)

Chương 568: Khi nào tổ chức lễ đính hôn?

Chương 569: Khi nào tổ chức lễ đính hôn? (2)

Chương 570: Thiếu da hồ ly làm đệm

Chương 571: Hối hôn? (1)

Chương 572: Hối hôn? (2)

Chương 573: Sinh tử lôi đài

Chương 574: Không cho phép lui, lên lôi đài! (1)

Chương 575: Không cho phép lui, lên lôi đài! (2)

Chương 576: Huynh đệ đoàn tụ (1)

Chương 577: Huynh đệ đoàn tụ (2)

Chương 578: Tặng miễn phí Kim Đan (1)

Chương 579: Tặng miễn phí Kim Đan (2)

Chương 580: Người của Kim gia tới

Chương 581: Đại lễ của Lệ thị! (1)

Chương 582: Đại lễ của Lệ thị! (2)

Chương 583: Không lấy chồng! (1)

Chương 584: Không lấy chồng! (2)

Chương 585: Ba bộ nữ thi

Chương 586: Hồ sơ Lệ thị (1)

Chương 587: Hồ sơ Lệ thị (2)

Chương 588: Mộ phần lẻ loi trong rừng

Chương 589: Sư tỷ triệu kiến (1)

Chương 590: Sư tỷ triệu kiến (2)

Chương 591: Trong ao sen…

Chương 592: Chung lâm mộc cùng vui (1)

Chương 593: Chung lâm mộc cùng vui (2)

Chương 594: Thiếu một nước cờ, có chơi có chịu

Chương 595: Lặng yên rời tông (1)

Chương 596: Lặng yên rời tông (2)

Chương 597: Vạn Hủy hải

Chương 598: Nữ tu Kết Đan (1)

Chương 599: Nữ tu Kết Đan (2)

Chương 600: Dung “Pháp”

Chương 601: Sư tỷ đi đâu

Chương 602: Ma đầu nhận lấy cái chết (1)

Chương 603: Ma đầu nhận lấy cái chết (2)

Chương 604: Lãng quên kỹ năng (1)

Chương 605: Lãng quên kỹ năng (2)

Chương 606: Tác dụng phụ của "Pháp"

Chương 607: Tác phong Ma môn! (1)

Chương 608: Tác phong Ma môn! (2)

Chương 609: Lưu Lam hoàng triều (1)

Chương 610: Lưu Lam hoàng triều (2)

Chương 611: Thiền Lâu

Chương 612: Truy binh đến (1)

Chương 613: Truy binh đến (2)

Chương 614: Che giấu thiên cơ (1)

Chương 615: Che giấu thiên cơ (2)

Chương 616: Phải làm thế nào với nữ thi?

Chương 617: Trên có già, dưới có trẻ… (1)

Chương 618: Trên có già, dưới có trẻ… (2)

Chương 619: Tiểu tử này cũng có vấn đề! (1)

Chương 620: Tiểu tử này cũng có vấn đề! (2)

Chương 621: Đại đan sư thần bí

Chương 622: Tín vật của Tô Chấn Thiên (1)

Chương 623: Tín vật của Tô Chấn Thiên (2)

Chương 624: Cầu hiền như khát

Chương 625: Bùi Lăng rất hài lòng! (1)

Chương 626: Bùi Lăng rất hài lòng! (2)

Chương 627: Công pháp chính đạo

Chương 628: Bắt đầu đại điển Thánh Nữ (1)

Chương 629: Bắt đầu đại điển Thánh Nữ (2)

Chương 630: Vạn Tộc Huyết Thê (1)

Chương 631: Vạn Tộc Huyết Thê (2)

Chương 632: Ba tông khiêu chiến

Chương 633: Các ngươi cùng lên! (1)

Chương 634: Các ngươi cùng lên! (2)

Chương 635: Chính vị Thánh Nữ (1)

Chương 636: Chính vị Thánh Nữ (2)

Chương 637: Chúng bạn xa lánh

Chương 638: Cừ thành hoàng triều (1)

Chương 639: Cừ thành hoàng triều (2)

Chương 640: Chuẩn bị trước tuyển chọn

Chương 641: Bách Công nha (1)

Chương 642: Bách Công nha (2)

Chương 643: Kiểm tra (1)

Chương 644: Kiểm tra (2)

Chương 645: Ra trận

Chương 646: Xuân Nhật Hủy Tước Lô (1)

Chương 647: Xuân Nhật Hủy Tước Lô (2)

Chương 648: Thiên tài đan đạo (1)

Chương 649: Thiên tài đan đạo (2)

Chương 650: Cuối cùng có thể bắt đầu!

Chương 651: Kỹ nghệ kinh động toàn trường (1)

Chương 652: Kỹ nghệ kinh động toàn trường (2)

Chương 653: Xin các hạ chỉ dạy?

Chương 654: Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển (1)

Chương 655: Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển (2)

Chương 656: 【 Tước Diễm pháp 】 (1)

Chương 657: 【 Tước Diễm pháp 】 (2)

Chương 658: Kỳ tài ngút trời

Chương 659: Chắc chắn lần này không có sơ hở nào! (1)

Chương 660: Chắc chắn lần này không có sơ hở nào! (2)

Chương 661: Thành chủ phu nhân (1)

Chương 662: Thành chủ phu nhân (2)

Chương 663: Vẫn là công pháp chính đạo tốt hơn…

Chương 664: Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp không? (1)

Chương 665: Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp không? (2)

Chương 666: Tắm nước nóng (1)

Chương 667: Tắm nước nóng (2)

Chương 668: Ma tu làm ác có liên quan gì đến Vương Cao ta?

Chương 669: Lệnh truy nã (1)

Chương 670: Lệnh truy nã (2)

Chương 671: Thiếp thân gặp qua Vương Cao đại sư (1)

Chương 672: Thiếp thân gặp qua Vương Cao đại sư (2)

Chương 673: Ma đầu đáng chém!

Chương 674: Luyện chế Hóa Hình Đan (1)

Chương 675: Luyện chế Hóa Hình Đan (2)

Chương 676: Thế giới đại sư (1)

Chương 677: Thế giới đại sư (2)

Chương 678: 【 Thôn Hồn Dung Mệnh thuật 】

Chương 679: Đại sư đúng là thánh nhân tái thế! (1)

Chương 680: Đại sư đúng là thánh nhân tái thế! (2)

Chương 681: Mi Dương thành

Chương 682: Báo danh thi quận (1)

Chương 683: Báo danh thi quận (2)

Chương 684: Phụ tử? (1)

Chương 685: Phụ tử? (2)

Chương 686: Hội giao dịch đan sư (1)

Chương 687: Hội giao dịch đan sư (2)

Chương 688: Cát Viên

Chương 689: Tục Cốt Đan (1)

Chương 690: Tục Cốt Đan (2)

Chương 691: Tàn phương cũng có thể thu nhận sử dụng? (1)

Chương 692: Tàn phương cũng có thể thu nhận sử dụng? (2)

Chương 693: Giả!

Chương 694: Thu mua rất nhiều đan phương (1)

Chương 695: Thu mua rất nhiều đan phương (2)

Chương 696: 【 Khước Tử Nghịch Mệnh Đan 】

Chương 697: Để hắn chiếm chút lợi ích… (1)

Chương 698: Để hắn chiếm chút lợi ích… (2)

Chương 699: Thua thiệt đến bối rối (1)

Chương 700: Thua thiệt đến bối rối (2)

Chương 701: Chọn một luyện đan sư

Chương 702: Lò luyện đan lục phẩm? (1)

Chương 703: Lò luyện đan lục phẩm? (2)

Chương 704: Người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ (1)

Chương 705: Người có đức mới đáng nhận bảo vật trong thiên hạ (2)

Chương 706: Thợ săn cấp cao…

Chương 707: Bế quan luyện đan (1)

Chương 708: Bế quan luyện đan (2)

Chương 709: Là ai vu oan giá họa cho ta?!

Chương 710: Phải tìm đan sư chân chính! (1)

Chương 711: Phải tìm đan sư chân chính! (2)

Chương 712: Uy hiếp Vương Cao? (1)

Chương 713: Uy hiếp Vương Cao? (2)

Chương 714: Kiếm không một khoản

Chương 715: Lại đến lúc đi săn

Chương 716: Tạ Sưởng trúng tuyển (1)

Chương 717: Tạ Sưởng trúng tuyển (2)

Chương 718: Chỉ có Vương Cao… (1)

Chương 719: Chỉ có Vương Cao… (2)

Chương 720: Lại mất tích!

Chương 721: Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? (1)

Chương 722: Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? (2)

Chương 723: Hóa ra luyện đan cũng có đường tắt?

Chương 724: Ngươi và ta liên thủ (1)

Chương 725: Ngươi và ta liên thủ (2)

Chương 726: 【 Vô Danh công pháp 】 là gì?

Chương 727: Quả nhiên, chỉ dựa vào độc đan không được… (1)

Chương 728: Quả nhiên, chỉ dựa vào độc đan không được… (2)

Chương 729: Luyện đan thật sự quá đơn giản!

Chương 730: Lò luyện đan thất phẩm (1)

Chương 731: Lò luyện đan thất phẩm (2)

Chương 732: Bắt đầu thi quận

Chương 733: Sờ xương, nghiệm hồn (1)

Chương 734: Sờ xương, nghiệm hồn (2)

Chương 735: Đề thi quân

Chương 736: Chu Diệu Ly xuất hiện (1)

Chương 737: Chu Diệu Ly xuất hiện (2)

Chương 738: Kết thúc thi quận

Chương 739: Bán rẻ cho ngươi (1)

Chương 740: Bán rẻ cho ngươi (2)

Chương 741: Đến đế đô

Chương 742: Nam Kha Mộng Hỏa (1)

Chương 743: Nam Kha Mộng Hỏa (2)

Chương 744: Thập Cửu hoàng tử (1)

Chương 745: Thập Cửu hoàng tử (2)

Chương 746: Có cao kiến gì?

Chương 747: Ngươi cũng là người xuyên không? (1)

Chương 748: Ngươi cũng là người xuyên không? (2)

Chương 749: Hoàng triều dương mưu (1)

Chương 750: Hoàng triều dương mưu (2)

Chương 751: Mưu đồ Dược Tiên Nữ

Chương 752: Đan lâu, Bách Dược trang (1)

Chương 753: Đan lâu, Bách Dược trang (2)

Chương 754: Dược liệu cần thiết

Chương 755: Bổ sung tàn phương (1)

Chương 756: Bổ sung tàn phương (2)

Chương 757: Ngũ Nguyên Phá Chướng Đan

Chương 758: Lần sau lại đi chỉ điểm Vương Cao (1)

Chương 759: Lần sau lại đi chỉ điểm Vương Cao (2)

Chương 760: Sao có thể?

Chương 761: Tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" (1)

Chương 762: Tiến vào "Tiểu Tự Tại Thiên" (2)

Chương 763: Kiểm tra bản tâm

Chương 764: Kết thúc thi đình (1)

Chương 765: Kết thúc thi đình (2)

Chương 766: Dược Tiên Nữ

Chương 767: Bắt đầu ra tay! (1)

Chương 768: Bắt đầu ra tay! (2)

Chương 769: Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan

Chương 770: Bắt đầu luyện đan (1)

Chương 771: Bắt đầu luyện đan (2)

Chương 772: Sao độc đan lại không phát tác?

Chương 773: Mộc Tinh thủ vệ (1)

Chương 774: Mộc Tinh thủ vệ (2)

Chương 775: Địa Hỏa cốc (1)

Chương 776: Địa Hỏa cốc (2)

Chương 777: Luyện Dược Tiên Nữ

Chương 778: Đây là cứu rỗi (1)

Chương 779: Đây là cứu rỗi (2)

Chương 780: Ma diễm ngập trời

Chương 781: "Tiểu Tự Tại Thiên" biến đổi (1)

Chương 782: "Tiểu Tự Tại Thiên" biến đổi (2)

Chương 783: Không thể ra tay!

Chương 784: Bộ mặt thật của chính đạo! (1)

Chương 785: Bộ mặt thật của chính đạo! (2)

Chương 786: Tranh đoạt "Dược Tiên Nữ"

Chương 787: Liều chết chiến một trận! (1)

Chương 788: Liều chết chiến một trận! (2)

Chương 789: Không cần thay đổi vật liệu

Chương 790: Bàn tay bạch cốt (1)

Chương 791: Bàn tay bạch cốt (2)

Chương 792: Tất cả đều là kế hoạch của Vô Thủy sơn trang!

Chương 793: Được cứu vớt (1)

Chương 794: Được cứu vớt (2)

Chương 795: Đệ tử Chu Diệu Ly, may mắn không làm nhục sứ mệnh!

Chương 796: Đệ tử Chu Diệu Ly, may mắn không làm nhục sứ mệnh!

Chương 797: Ngươi muốn dùng ta luyện đan?

Chương 798: Còn có chuyện tốt này??

Chương 799: Còn có chuyện tốt này??

Chương 800: Sau trận chiến

Chương 801: Tiên nữ sư tôn

Chương 802: Tiên nữ sư tôn

Chương 803: Bắt đầu Kết Đan

Chương 804: Bàn cờ lại xuất hiện!

Chương 805: Bàn cờ lại xuất hiện!

Chương 806: Vừa nhìn qua đại đạo

Chương 807: Kim Đan nhất phẩm

Chương 808: Kim Đan nhất phẩm

Chương 809: Độc này khó giải!

Chương 810: Rời khỏi hoàng triều

Chương 811: Rời khỏi hoàng triều

Chương 812: Hạng nhất

Chương 813: 【 Oán Yểm thần thông 】

Chương 814: 【 Oán Yểm thần thông 】

Chương 815: Lệ thị đến tìm

Chương 816: Lệ thị đến tìm

Chương 817: Tư chất Thánh Tử

Chương 818: Tư chất Thánh Tử

Chương 819: Chuẩn bị lễ vật

Chương 820: Hệ thống trí năng 3.0

Chương 821: Phệ Hồn quật

Chương 822: Phệ Hồn quật

Chương 823: Trâm phượng gõ gối tiếng ngọc tròn

Chương 824: Lại là ngoại kiếp

Chương 825: Lại là ngoại kiếp

Chương 826: Thiên Thương Lệ

Chương 827: Tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】

Chương 828: Tu luyện 【 Thiền Tức thuật 】

Chương 829: Không sao, không đánh giá nữa!

Chương 830: Yêu sủng cũng muốn ăn bám…

Chương 831: Yêu sủng cũng muốn ăn bám…

Chương 832: Trịnh Kinh Sơn

Chương 833: Đề kiểm tra đan đạo

Chương 834: Đề kiểm tra đan đạo

Chương 835: Từng là chủ tớ

Chương 836: Bùi Lăng thật sự đáng hận!

Chương 837: Bùi Lăng thật sự đáng hận!

Chương 838: Đây là bất ngờ sao?

Chương 839: 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】

Chương 840: 【 Diễm Cốt La Sát Đồ 】

Chương 841: Đây là Ma môn!

Chương 842: Chân lý duy nhất

Chương 843: Chân lý duy nhất

Chương 844: Ngàn cân treo sợi tóc

Chương 845: Thi hài Đồ Tể

Chương 846: Thi hài Đồ Tể

Chương 847: Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh

Chương 848: Huyết Khung, Hồn Hải, Cốt Sơn

Chương 849: Huyết Khung, Hồn Hải, Cốt Sơn

Chương 850: Toàn lực chiến một trận

Chương 851: Xin sư huynh giúp một chút

Chương 852: Xin sư huynh giúp một chút

Chương 853: Cách chính xác để sử dụng thần thông

Chương 854: Cốt Tịch Sơn

Chương 855: Cốt Tịch Sơn

Chương 856: Xông ra Cuồng Huyết Cảnh

Chương 857: Hệ thống nhận trước

Chương 858: Hệ thống nhận trước

Chương 859: Vực Chủ hứa hẹn

Chương 860: Mưu đồ Chu Diệu Ly

Chương 861: Mưu đồ Chu Diệu Ly

Chương 862: "Đến Vạn Hủy hải."

Chương 863: "Hoan Hỉ các"

Chương 864: "Hoan Hỉ các"

Chương 865: Tình hình tiệm thuốc

Chương 866: Ta đã gặp Dược Tiên Nữ

Chương 867: Ta đã gặp Dược Tiên Nữ

Chương 868: Một bàn cờ thật lớn!

Chương 869: Một chút hy vọng sống

Chương 870: Một chút hy vọng sống

Chương 871: Khang Thiếu Dận

Chương 872: Thánh tông làm việc

Chương 873: Thánh tông làm việc

Chương 874: Cơ duyên U Tố mộ

Chương 875: Thiên ý coi trọng

Chương 876: Thiên ý coi trọng

Chương 877: Bản vẽ pháp y

Chương 878: Bản vẽ pháp y

Chương 879: Phù đảo lại xuất hiện

Chương 880: Giết đi để tránh tai họa về sau

Chương 881: Giết đi để tránh tai họa về sau

Chương 882: Thay vào đó

Chương 883: Tiếp nhận tài nguyên và lô đỉnh

Chương 884: Tiếp nhận tài nguyên và lô đỉnh

Chương 885: Cơ duyên lớn?

Chương 886: Cơ duyên lớn?

Chương 887: Lời kêu gọi thần bí

Chương 888: Cấm chế biến mất

Chương 889: Cấm chế biến mất

Chương 890: Vào đảo

Chương 891: Hồn phi phách tán

Chương 892: Hồn phi phách tán

Chương 893: Nguyền rủa

Chương 894: Tứ lão Tiêu thị

Chương 895: Tứ lão Tiêu thị

Chương 896: Cái gọi là cơ duyên

Chương 897: Cái gọi là cơ duyên

Chương 898: Bốn mạng

Chương 899: Chín môn phái lớn đều tới!

Chương 900: Chín môn phái lớn đều tới!

Chương 901: Hai thôn làng

Chương 902: Hai thôn làng

Chương 903: Đám cưới và đám tang

Chương 904: Quy củ trong thôn

Chương 905: Quy củ trong thôn

Chương 906: Đừng nói to làm ồn ào

Chương 907: Một bài đồng dao

Chương 908: Một bài đồng dao

Chương 909: Giấc mơ

Chương 910: Thôn trưởng Tử thôn

Chương 911: Thôn trưởng Tử thôn

Chương 912: Cá mù, Khốc Tang bà

Chương 913: Điều cấm kỵ trong thôn

Chương 914: Điều cấm kỵ trong thôn

Chương 915: Đừng xông vào nhà trống

Chương 916: Đừng xông vào nhà trống

Chương 917: Đoàn diệt

Chương 918: Mười chải không kiêng dè gì

Chương 919: Mười chải không kiêng dè gì

Chương 920: Việc hiếu hỉ

Chương 921: Đón dâu thay

Chương 922: Đón dâu thay

Chương 923: Hai thôn gặp nhau

Chương 924: Hai thôn gặp nhau

Chương 925: Ta cũng là quỷ?

Chương 926: Ta cũng là quỷ?

Chương 927: Điện thờ

Chương 928: Chú!

Chương 929: Chú!

Chương 930: Cướp lại mệnh cách

Chương 931: Tôn hiệu của ai?

Chương 932: Tôn hiệu của ai?

Chương 933: Cơ duyên xuất hiện

Chương 934: Cơ duyên xuất hiện

Chương 935: Lần này ngược lại

Chương 936: Tế phẩm

Chương 937: Tế phẩm

Chương 938: Bắt đầu tranh đạo

Chương 939: Mệnh!

Chương 940: Mệnh!

Chương 941: Ngày đại hôn

Chương 942: Chỉ có thể làm thiếp

Chương 943: Chỉ có thể làm thiếp

Chương 944: Thiên kiếp như thế nào?

Chương 945: 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】

Chương 946: 【 Tâm Ma Đại Diễn Chú 】

Chương 947: Thiên uy huy hoàng

Chương 948: Nguyền rủa giáng xuống

Chương 949: Nguyền rủa giáng xuống

Chương 950: Tang giữa mười hai thành (1)

Chương 951: Tang giữa mười hai thành (2)

Chương 952: Bái đường

Chương 953: Rượu mừng (1)

Chương 954: Rượu mừng (2)

Chương 955: Không đúng chỗ nào?

Chương 956: Đừng chạm vào sư tỷ! (1)

Chương 957: Đừng chạm vào sư tỷ! (2)

Chương 958: Nữ thi, Phù Sinh cảnh

Chương 959: Tự bạo (1)

Chương 960: Tự bạo (2)

Chương 961: Truyền thừa vào tay! (1)

Chương 962: Truyền thừa vào tay! (2)

Chương 963: Cấm chế biến mất

Chương 964: Tế phẩm biển sâu (1)

Chương 965: Tế phẩm biển sâu (2)

Chương 966: Quá khứ ngàn năm (1)

Chương 967: Quá khứ ngàn năm (2)

Chương 968: Đã báo được thù (1)

Chương 969: Đã báo được thù (2)

Chương 970: Thiên kiêu tập trung! (1)

Chương 971: Thiên kiêu tập trung! (2)

Chương 972: Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa (1)

Chương 973: Người có đức chiếm lấy cơ duyên tạo hóa (2)

Chương 974: Hỗn chiến

Chương 975: U Tố mộ! (1)

Chương 976: U Tố mộ! (2)

Chương 977: Tông Chủ phu nhân

Chương 978: 【 Chú Quỷ truyền thừa 】 (1)

Chương 979: 【 Chú Quỷ truyền thừa 】 (2)

Chương 980: Danh truyền khắp chín môn phái lớn

Chương 981: Sư tỷ, đổi đi (1)

Chương 982: Sư tỷ, đổi đi (2)

Chương 983: Ta từ phía sau…

Chương 984: Nhiệm vụ chân truyền (1)

Chương 985: Nhiệm vụ chân truyền (2)

Chương 986: Ngõ hẹp gặp nhau

Chương 987: Việc cần gấp (1)

Chương 988: Việc cần gấp (2)

Chương 989: Ba tộc chứng kiến (1)

Chương 990: Ba tộc chứng kiến (2)

Chương 991: Kết Đan hậu kỳ

Chương 992: Đát La Trạch (1)

Chương 993: Đát La Trạch (2)

Chương 994: Không có gì không thể ra giá (1)

Chương 995: Không có gì không thể ra giá (2)

Chương 996: Di tích cổ (1)

Chương 997: Di tích cổ (2)

Chương 998: Dị tộc

Chương 999: Cung điện màu trắng (1)

Chương 1000: Cung điện màu trắng (2)

Chương 1001: Nguyên Anh giao nhân

Chương 1002: Chiến Vương truyền thừa (1)

Chương 1003: Chiến Vương truyền thừa (2)

Chương 1004: Trảm mười tộc

Chương 1005: "Một cơ hội" (1)

Chương 1006: "Một cơ hội" (2)

Chương 1007: Bản tọa, Tô Ly Kinh

Chương 1008: Sinh tử trong mười tức (1)

Chương 1009: Sinh tử trong mười tức (2)

Chương 1010: Chạy thoát

Chương 1011: Cửu A Lệ thị (1)

Chương 1012: Cửu A Lệ thị (2)

Chương 1013: Mục Nghi điện

Chương 1014: Không ai dám chiến (1)

Chương 1015: Không ai dám chiến (2)

Chương 1016: Chân truyền thứ tư

Chương 1017: Mạch chủ mới (1)

Chương 1018: Mạch chủ mới (2)

Chương 1019: Gia chủ Kim gia

Chương 1020: Phẩm giai Nguyên Anh (1)

Chương 1021: Phẩm giai Nguyên Anh (2)

Chương 1022: Tứ đại Ma môn

Chương 1023: Số trời là Luân Hồi (1)

Chương 1024: Số trời là Luân Hồi (2)

Chương 1025: Đánh cược lần cuối

Chương 1026: Bữa tiệc thiên kiêu (1)

Chương 1027: Bữa tiệc thiên kiêu (2)

Chương 1028: Nhất niệm Tiên Ma

Chương 1029: Đao trấn toàn trường (1)

Chương 1030: Đao trấn toàn trường (2)

Chương 1031: Đánh cược

Chương 1032: Chỉ dùng một đao (1)

Chương 1033: Chỉ dùng một đao (2)

Chương 1034: Thắng làm vua thua làm giặc (1)

Chương 1035: Thắng làm vua thua làm giặc (2)

Chương 1036: Lão tổ triệu kiến

Chương 1037: Bùi sư đệ quá không cẩn thận! (1)

Chương 1038: Bùi sư đệ quá không cẩn thận! (2)

Chương 1039: Không hề hoảng sợ

Chương 1040: Đều đến tìm Bùi Lăng (1)

Chương 1041: Đều đến tìm Bùi Lăng (2)

Chương 1042: Sâu trong Thánh tông (1)

Chương 1043: Sâu trong Thánh tông (2)

Chương 1044: Phần đưa tặng khó thở

Chương 1045: Đầu người làm hạ lễ (1)

Chương 1046: Đầu người làm hạ lễ (2)

Chương 1047: 【 Ma Ha Sắc Diễn Quyển 】

Chương 1048: Hành động đáng sợ! (1)

Chương 1049: Hành động đáng sợ! (2)

Chương 1050: Theo không kịp (1)

Chương 1051: Theo không kịp (2)

Chương 1052: Đều chạy trốn!

Chương 1053: Đi con đường nào... (1)

Chương 1054: Đi con đường nào... (2)

Chương 1055: Thật sự chưa từng gặp việc này trong đời

Chương 1056: Đại ma đầu tuyệt thế (1)

Chương 1057: Đại ma đầu tuyệt thế (2)

Chương 1058: Chuẩn bị Ngưng Anh

Chương 1059: Ván cờ dang dở (1)

Chương 1060: Ván cờ dang dở (2)

Chương 1061: Tư Hồng Khuynh Yến

Chương 1062: Hệ thống mặc định toàn bộ là khen ngợi (1)

Chương 1063: Hệ thống mặc định toàn bộ là khen ngợi (2)

Chương 1064: Yêu hồ hóa hình

Chương 1065: Một chuyện nhỏ! (1)

Chương 1066: Một chuyện nhỏ! (2)

Chương 1067: Về tông

Chương 1068: Đại điển Thánh Tử (1)

Chương 1069: Đại điển Thánh Tử (2)

Chương 1070: Tông Chủ xuất quan

Chương 1071: Huyết tọa Thánh Tử (1)

Chương 1072: Huyết tọa Thánh Tử (2)

Chương 1073: Phong phạm Tông Chủ (1)

Chương 1074: Phong phạm Tông Chủ (2)

Chương 1075: Cam chịu nhận thua

Chương 1076: Lan truyền việc này khắp thiên hạ

Chương 1077: Chính vị Thánh Tử (1)

Chương 1078: Chính vị Thánh Tử (2)

Chương 1079: Truyền Thừa điện

Chương 1080: Lão tổ bỏ trốn (1)

Chương 1081: Lão tổ bỏ trốn (2)

Chương 1082: Không kiêng dè gì (1)

Chương 1083: Không kiêng dè gì (2)

Chương 1084: Cười nhạt một tiếng

Chương 1085: Đại điển đạo lữ (1)

Chương 1086: Đại điển đạo lữ (2)

Chương 1087: Muốn dành lễ trước cho sư tỷ

Chương 1088: Đại nghịch bất đạo (1)

Chương 1089: Đại nghịch bất đạo (2)

Chương 1090: Bây giờ trường khiếu qua thanh minh, chém hết xiềng xích để tiêu dao (1)

Chương 1091: Bây giờ trường khiếu qua thanh minh, chém hết xiềng xích để tiêu dao (2)

Chương 1092: Luân Hồi tháp

Chương 1093: Tông Chủ cần gì keo kiệt như vậy? (1)

Chương 1094: Tông Chủ cần gì keo kiệt như vậy? (2)

Chương 1095: Mang Sơn

Chương 1096: Nổi trận lôi đình! (1)

Chương 1097: Nổi trận lôi đình! (2)

Chương 1098: Nên sớm giết Bùi Lăng!

Chương 1099: Vật liệu Hóa Thần (1)

Chương 1100: Vật liệu Hóa Thần (2)

Chương 1101: Thân phận tạm thời

Chương 1102: Rất căng thẳng (1)

Chương 1103: Rất căng thẳng (2)

Chương 1104: Cửu Nghi sơn (1)

Chương 1105: Cửu Nghi sơn (2)

Chương 1106: Bắt đầu chiến tranh (1)

Chương 1107: Bắt đầu chiến tranh (2)

Chương 1108: Bắt đầu chiến tranh

Chương 1109: Ác chiến ba trăm năm?

Chương 1110: Ma môn hoành hành ngang ngược (1)

Chương 1111: Ma môn hoành hành ngang ngược (2)

Chương 1112: Viện quân chính đạo (1)

Chương 1113: Viện quân chính đạo (2)

Chương 1114: Nghe theo bản tâm

Chương 1115: Ôn dịch (1)

Chương 1116: Ôn dịch (2)

Chương 1117: Luyện đan

Chương 1118: Tình hình trong thành ()

Chương 1119: Tình hình trong thành (2)

Chương 1120: Lưu Lam công chúa

Chương 1121: Thiếu Phù Đồ (1)

Chương 1122: Thiếu Phù Đồ (2)

Chương 1123: Làm sạch nguồn nước

Chương 1124: Kê Trường Phù (1)

Chương 1125: Kê Trường Phù (2)

Chương 1126: Hai quy tắc (1)

Chương 1127: Hai quy tắc (2)

Chương 1128: Trưởng tư thục Khê Ngọ

Chương 1129: Cuối cùng đã tìm được ngươi!

Chương 1130: Làm gương sáng cho người khác (1)

Chương 1131: Làm gương sáng cho người khác (2)

Chương 1132: Truyền đạo học nghề

Chương 1133: Phó Huyền Tự (1)

Chương 1134: Phó Huyền Tự (2)

Chương 1135: Suýt nữa mất sự trong sạch...

Chương 1136: Sau khi tan học... (1)

Chương 1137: Sau khi tan học... (2)

Chương 1138: Ta dốc hết vốn liếng truyền thụ (1)

Chương 1139: Ta dốc hết vốn liếng truyền thụ (2)

Chương 1140: Chơi trốn tìm

Chương 1141: Người gỗ (1)

Chương 1142: Người gỗ (2)

Chương 1143: Không tìm thấy

Chương 1144: Ngày mai tuyệt đối không giấu làm của riêng (1)

Chương 1145: Ngày mai tuyệt đối không giấu làm của riêng (2)

Chương 1146: Yến Minh Họa

Chương 1147: Quy tắc của trường tư thục (1)

Chương 1148: Quy tắc của trường tư thục (2)

Chương 1149: Việc nằm trong bổn phận của phu tử

Chương 1150: Chuyện đương nhiên

Chương 1151: Truyền thụ công pháp (1)

Chương 1152: Truyền thụ công pháp (2)

Chương 1153: Càng lún càng sâu

Chương 1154: Trên bục giảng (1)

Chương 1155: Trên bục giảng (2)

Chương 1156: Tùy ý rong ruổi

Chương 1157: Thu dọn tàn cuộc (1)

Chương 1158: Thu dọn tàn cuộc (2)

Chương 1159: Các ngươi muốn đi đâu?

Chương 1160: Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa (1)

Chương 1161: Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa (2)

Chương 1162: Bị để mắt đến!

Chương 1163: Thiếu một người (1)

Chương 1164: Thiếu một người (2)

Chương 1165: Hai trò chơi

Chương 1166: [Thực Nhật bí lục 1 (1)

Chương 1167: [Thực Nhật bí lục] (2)

Chương 1168: Càng đuổi càng trốn

Chương 1169: Xâm nhập vào lòng địch (1)

Chương 1170: Xâm nhập vào lòng địch (2)

Chương 1171: Ngày thứ ba (1)

Chương 1172: Ngày thứ ba (2)

Chương 1173: Tìm kiếm

Chương 1174: Ván cờ dang dở biến đổi

Chương 1175: Đổi trắng thay đen (1)

Chương 1176: Đổi trắng thay đen (2)

Chương 1177: Bắt đầu kiểm tra (1)

Chương 1178: Bắt đầu kiểm tra (2)

Chương 1179: Sơn trưởng

Chương 1180: Chó vàng

Chương 1181: Đại cục đã định (1)

Chương 1182: Đại cục đã định (2)

Chương 1183: Tâm nguyện trong lòng (1)

Chương 1184: Tâm nguyện trong lòng (2)

Chương 1185: Ngươi là ai?

Chương 1186: Tìm kiếm thăm dò (1)

Chương 1187: Tìm kiếm thăm dò (2)

Chương 1188: Khống chế

Chương 1189: Cùng làm việc lớn (1)

Chương 1190: Cùng làm việc lớn (2)

Chương 1191: Vĩnh Dạ hoang mạc

Chương 1192: Hốt Dã Chiêm Ma Mộc (1)

Chương 1193: Hốt Dã Chiêm Ma Mộc (2)

Chương 1194: Tin đồn thật giả?

Chương 1195: Ta là chính nhân quân tử (1)

Chương 1196: Ta là chính nhân quân tử (2)

Chương 1197: Liễu ám minh hoa

Chương 1198: Nhất định phải đi (1)

Chương 1199: Nhất định phải đi (2)

Chương 1200: Đồng môn Tu La tràng

Chương 1201: Khủng bố (1)

Chương 1202: Khủng bố (2)

Chương 1203: Vấn đề nguồn nước

Chương 1204: Bái đường (1)

Chương 1205: Bái đường (2)

Chương 1206: Ngưng tụ Pháp Tướng (1)

Chương 1207: Ngưng tụ Pháp Tướng (2)

Chương 1208: Tông Chủ xen vào việc của người khác

Chương 1209: Pháp Tướng Nguyên Anh (1)

Chương 1210: Pháp Tướng Nguyên Anh (2)

Chương 1211: Đóng vai nhân vật

Chương 1212: Ta là Khang Thiếu Dận (1)

Chương 1213: Ta là Khang Thiếu Dận (2)

Chương 1214: Tôn quý (1)

Chương 1215: Tôn quý (2)

Chương 1216: Tìm tới cửa

Chương 1217: Phần thưởng nhiệm vụ (1)

Chương 1218: Phần thưởng nhiệm vụ (2)

Chương 1219: Vĩnh Dạ thì thầm

Chương 1220: Cơ duyên ở khu vực nguy hiểm (1)

Chương 1221: Cơ duyên ở khu vực nguy hiểm (2)

Chương 1???: Bốn khu vực nguy hiểm

Chương 1223: Dị tộc điên dại (1)

Chương 1224: Dị tộc điên dại (2)

Chương 1225: Dị huyết (1)

Chương 1226: Dị huyết (2)

Chương 1227: Liên thủ? (1)

Chương 1228: Liên thủ? (2)

Chương 1229: Hệ thống đưa tặng

Chương 1230: Đọa tiên

Chương 1231: Một giấc chiêm bao (1)

Chương 1232: Một giấc chiêm bao (2)

Chương 1233: Ngoại tiên

Chương 1234: Không thể nhìn thẳng vào tiên nhân (1)

Chương 1235: Không thể nhìn thẳng vào tiên nhân (2)

Chương 1236: Tôn hiệu

Chương 1237: "Nguyên tiên" (1)

Chương 1238: "Nguyên tiên" (2)

Chương 1239: Tăng lên (1)

Chương 1240: Tăng lên

Chương 1241: "Tà tiên" khôi phục

Chương 1242: Động tác nhanh lên! (1)

Chương 1243: Động tác nhanh lên! (2)

Chương 1244: Triều bái thánh địa

Chương 1245: Tiên đoán diệt thế (1)

Chương 1246: Tiên đoán diệt thế (2)

Chương 1247: Khinh Tiên thạch tấm

Chương 1248: Ngũ đại Tà tiên (1)

Chương 1249: Ngũ đại Tà tiên (2)

Chương 1250: Dương hương chủ

Chương 1251: Ninh tiên nhân ái (1)

Chương 1252: Ninh tiên nhân ái (2)

Chương 1253: Truyền bá dòng dõi

Chương 1254: Tôn sư trọng đạo (1)

Chương 1255: Tôn sư trọng đạo (2)

Chương 1256: Thiên hạ đại loạn

Chương 1257: Yểm tiên (1)

Chương 1258: Yểm tiên (2)

Chương 1259: Lời cầu xin

Chương 1260: Mộng cảnh đồng hóa (1)

Chương 1261: Mộng cảnh đồng hóa (2)

Chương 1262: Giáng thế!

Chương 1263: Nguyền rủa ai? (1)

Chương 1264: Nguyền rủa ai? (2)

Chương 1265: Tam Trụ tiên

Chương 1266: Chiến sự nhân gian (1)

Chương 1267: Chiến sự nhân gian (2)

Chương 1268: Tiên Mẫu đường

Chương 1269: Tại hạ là Vương Cao (1)

Chương 1270: Tại hạ là Vương Cao (2)

Chương 1271: Nói chuyện cách không

Chương 1272: Tên ta, Yểm (1)

Chương 1273: Tên ta, Yểm (2)

Chương 1274: Rối loạn

Chương 1275: Dị biến

Chương 1276: Đánh cắp tiên duyên (1)

Chương 1277: Đánh cắp tiên duyên (2)

Chương 1278: Ác mộng bắt đầu (1)

Chương 1279: Ác mộng bắt đầu (2)

Chương 1280: Tế phẩm

Chương 1281: Khang sư đệ? (1)

Chương 1282: Khang sư đệ? (2)

Chương 1283: Tế phẩm này không được

Chương 1284: Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi (1)

Chương 1285: Tiểu thư, tìm ra ngươi rồi (2)

Chương 1286: Vượt ngục

Chương 1287: Chém đầu ở cửa chợ bán đồ ăn (1)

Chương 1288: Chém đầu ở cửa chợ bán đồ ăn (2)

Chương 1289: Ý chí không trọn vẹn

Chương 1290: Diệp Huy (1)

Chương 1291: Diệp Huy (2)

Chương 1292: Kiếm tu

Chương 1293: [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] (1)

Chương 1294: [Ngũ Quỷ Thiên La Độn] (2)

Chương 1295: Chạm vào phong ấn

Chương 1296: Buông tay đánh cược một lần (1)

Chương 1297: Buông tay đánh cược một lần (2)

Chương 1298: Tỉnh lại

Chương 1299: Từng là sư đồ (1)

Chương 1300: Từng là sư đồ (2)

Chương 1301: Không phải ta trộm

Chương 1302: Hiến tế trước mặt mọi người (1)

Chương 1303: Hiến tế trước mặt mọi người (2)

Chương 1304: Cơ duyên Hóa Thần

Chương 1305: Chúng sinh (1)

Chương 1306: Chúng sinh (2)

Chương 1307: Diệt sát

Chương 1308: Mượn thân thể Hóa Thân

Chương 1309: Vật chứa này xảy ra chuyện gì? (1)

Chương 1310: Vật chứa này xảy ra chuyện gì? (2)

Chương 1311: Tạo nên hóa thân

Chương 1312: Là lúc đi giết Bùi Lăng! (1)

Chương 1313: Là lúc đi giết Bùi Lăng! (2)

Chương 1314: Đã thành kết cục đã định (1)

Chương 1315: Đã thành kết cục đã định (2)

Chương 1316: Ôm cây đợi thỏ

Chương 1317: Giằng co (1)

Chương 1318: Giằng co (2)

Chương 1319: Tập trung ở Vĩnh Dạ hoang mạc

Chương 1320: Cửu lôi luyện hóa thân, âm dương diễn vạn kiếp! (1)

Chương 1321: Cửu lôi luyện hóa thân, âm dương diễn vạn kiếp! (2)

Chương 1322: Vạn kiếp Hóa Thần

Chương 1323: Toàn lực ra tay (1)

Chương 1324: Toàn lực ra tay (2)

Chương 1325: Qua sông đoạn cầu (1)

Chương 1326: Qua sông đoạn cầu (2)

Chương 1327: Tuyệt đối đừng đến!

Chương 1328: Năm tông giằng co (1)

Chương 1329: Năm tông giằng co (2)

Chương 1330: Trước nay chưa từng có

Chương 1331: Đi vào Hóa Thần (1)

Chương 1332: Đi vào Hóa Thân (2)

Chương 1333: Đại chiến xảy ra

Chương 1334: Không đội trời chung (1)

Chương 1335: Không đội trời chung (2)

Chương 1336: Một lần nổi tiếng, cả thiên hạ đều biết!

Chương 1337: Đang đấu pháp với người ta... (1)

Chương 1338: Đang đấu pháp với người ta... (2)

Chương 1339: Độ Ách uyên

Chương 1340: Khải hoàn trở về (1)

Chương 1341: Khải hoàn trở về (2)

Chương 1342: Nhất định Tô Ly Kinh đã giả vờ không biết

Chương 1343: Giận tím mặt (1)

Chương 1344: Giận tím mặt (2)

Chương 1345: Lệ thị nghị sự (1)

Chương 1346: Lệ thị nghị sự (2)

Chương 1347: Nhờ có ta ngăn cản đọa tiên...

Chương 1348: Lại đóng vai một ngày...

Chương 1349: Vừa rồi đang đấu pháp (1)

Chương 1350: Vừa rồi đang đấu pháp (2)

Chương 1351: Lần sau đến Độ Ách uyên báo thù

Chương 1352: Hóa thân Hóa Thần (1)

Chương 1353: Hóa thân Hóa Thần (2)

Chương 1354: Linh Thủy phường thị

Chương 1355: Tàn sát (1)

Chương 1356: Tàn sát (2)

Chương 1357: [Âm Hoạch Không Minh trảm]

Chương 1358: Uyên ngục dưới lòng đất (1)

Chương 1359: Uyên ngục dưới lòng đất (2)

Chương 1360: Ngô thánh thủ (1)

Chương 1361: Ngô thánh thủ (2)

Chương 1362: Người không biết

Chương 1363: Thân phận mới

Chương 1364: Không dọa sư muội sợ hãi chứ? (1)

Chương 1365: Không dọa sư muội sợ hãi chứ? (2)

Chương 1366: Tù phạm (1)

Chương 1367: Tù phạm (2)

Chương 1368: Quy tắc trong ngục

Chương 1369: Ra oai phủ đầu (1)

Chương 1370: Ra oai phủ đầu (2)

Chương 1371: khu chữ "Hoàng"

Chương 1372: Sâu trong lòng đất (1)

Chương 1373: Sâu trong lòng đất (2)

Chương 1374: [Sinh Tử Hiến Lệnh]

Chương 1375: Vị kia... Không ở đây (1)

Chương 1376: Vị kia... Không ở đây (2)

Chương 1377: Bình minh lên không thể lao động

Chương 1378: Yên tĩnh (1)

Chương 1379: Yên tĩnh (2)

Chương 1380: Mời Tống sư muội luyện đan

Chương 1381: Nếu có sai khiến, muôn lần chết không chối từ (1)

Chương 1382: Nếu có sai khiến, muôn lần chết không chối từ (2)

Chương 1383: Hiến lệnh thứ hai

Chương 1384: Thánh Tử có hành động! (1)

Chương 1385: Thánh Tử có hành động! (2)

Chương 1386: Luyện chế Khu Chú Đan

Chương 1387: Làm tất cả mọi người lãng quên (1)

Chương 1388: Làm tất cả mọi người lãng quên (2)

Chương 1389: Long Thao Nhĩ

Chương 1390: Khu chữ "Thiên" (1)

Chương 1391: Khu chữ "Thiên" (2)

Chương 1392: Luân hồi

Chương 1393: Người hạ chú (1)

Chương 1394: Người hạ chú (2)

Chương 1395: Gió nổi mây vần

Chương 1396: Người thứ hai trong thế hệ trẻ Thánh đạo (1)

Chương 1397: Người thứ hai trong thế hệ trẻ Thánh đạo (2)

Chương 1398: Tra tấn

Chương 1399: Vẫn là Độ Ách uyên yên ổn hơn... (1)

Chương 1400: Vẫn là Độ Ách uyên yên ổn hơn... (2)

Chương 1401: Trượng Trực lệnh

Chương 1402: Gặp một người giết một người (1)

Chương 1403: Gặp một người giết một người (2)

Chương 1404: Nếu có ma đầu luyện tập...

Chương 1405: Việc nhỏ mà thôi (1)

Chương 1406: Việc nhỏ mà thôi (2)

Chương 1407: Đây là sở thích của Thánh Tử

Chương 1408: Thật ra chúng ta lưỡng tình tương duyệt... (1)

Chương 1409: Thật ra chúng ta lưỡng tình tương duyệt... (2)

Chương 1410: Tư Hồng lão tổ

Chương 1411: Không thể đổ cho người khác (1)

Chương 1412: Không thể đổ cho người khác (2)

Chương 1413: Cứu người như thế nào?

Chương 1414: Huyết mạch thiên kiêu (1)

Chương 1415: Huyết mạch thiên kiêu (2)

Chương 1416: Chuẩn bị ra tay

Chương 1417: Tư Hồng Đạc

Chương 1418: Tạo hóa trêu ngươi (1)

Chương 1419: Tạo hóa trêu ngươi (2)

Chương 1420: Có người cướp ngục! (1)

Chương 1421: Có người cướp ngục! (2)

Chương 1422: Thật sự không tìm nhầm người?

Chương 1423: Muốn giết cứ giết! (1)

Chương 1424: Muốn giết cứ giết! (2)

Chương 1425: Cũng là cứu...

Chương 1426: Kiểm tra ở Độ Ách uyên (1)

Chương 1427: Kiểm tra ở Độ Ách uyên (2)

Chương 1428: Giám Tâm hồ

Chương 1429: Quá khứ... Hiện tại... (1)

Chương 1430: Quá khứ... Hiện tại... (2)

Chương 1431: Đến lượt ta

Chương 1432: Nhìn rất dễ dàng... (1)

Chương 1433: Nhìn rất dễ dàng... (2)

Chương 1434: Tấn cấp

Chương 1435: Chắc chắn vận khí không tốt (1)

Chương 1436: Chắc chắn vận khí không tốt (2)

Chương 1437: Tư Hồng thị

Chương 1438: Ngươi ra tay! (1)

Chương 1439: Ngươi ra tay! (2)

Chương 1440: [Câm Thiên Thủ] (1)

Chương 1441: [Câm Thiên Thủ 1 (2)

Chương 1442: Trắng trợn

Chương 1443: Đưa đến khu chữ "Địa" (1)

Chương 1444: Đưa đến khu chữ "Địa" (2)

Chương 1445: Văn Nhân Linh Sắt

Chương 1446: Thức hải tâm ma

Chương 1447: Trở lại hiện thực (1)

Chương 1448: Trở lại hiện thực (2)

Chương 1449: Phàm nhân

Chương 1450: Phu nhân muốn tìm ngươi báo thù rửa hận (1)

Chương 1451: Phu nhân muốn tìm ngươi báo thù rửa hận (2)

Chương 1452: Lần này chắc chắn không có sơ hở nào!

Chương 1453: Lão giả (1)

Chương 1454: Lão giả (2)

Chương 1455: Ra tay khu chữ trước mặt mọi người

Chương 1456: Không nói một lời (1)

Chương 1457: Không nói một lời (2)

Chương 1458: Vinh dự lên khu chữ "Thiên"

Chương 1459: Không nói cho Tông Chủ (1)

Chương 1460: Không nói cho Tông Chủ (2)

Chương 1461: Đưa tặng chỗ tu luyện

Chương 1462: Giải trừ nguyền rủa (1)

Chương 1463: Giải trừ nguyền rủa (2)

Chương 1464: Thoát khỏi trói buộc

Chương 1465: Đại biến! (1)

Chương 1466: Đại biến! (2)

Chương 1467: Diệt Liên lão ma

Chương 1468: Ai cũng đừng hòng đi! (1)

Chương 1469: Ai cũng đừng hòng đi! (2)

Chương 1470: Loạn tượng trong ngục (1)

Chương 1471: Loạn tượng trong ngục (2)

Chương 1472: Ta không thể bỏ lại một mình ngươi!

Chương 1473: Ngọc đá cùng võ (1)

Chương 1474: Ngọc đá cùng vỡ (2)

Chương 1475: Tiên thuật!

Chương 1476: Độ Ách uyên vỡ nát (1)

Chương 1477: Độ Ách uyên vỡ nát (2)

Chương 1478: "Tiểu thế giới"

Chương 1479: Còn thiếu một người (1)

Chương 1480: Còn thiếu một người (2)

Chương 1481: Điều kiện nhận chủ

Chương 1482: [Minh Thiên Đại Mộng] ()

Chương 1483: [Minh Thiên Đại Mộng] (2)

Chương 1484: Trở về tiên vị

Chương 1485: Chỉ cần hài tử (1)

Chương 1486: Chỉ cần hài tử (2)

Chương 1487. Tư ngục

Chương 1488: Chọn xong tế phẩm (1)

Chương 1489: Chọn xong tế phẩm (2)

Chương 1490: Bắt đầu cứu người

Chương 1491: Diệt "Yểm" (1)

Chương 1492: Diệt "Yểm" (2)

Chương 1493: Ân nhân cứu mạng

Chương 1494: Đạo tâm như thế (1)

Chương 1495: Đạo tâm như thế (2)

Chương 1496: Dưới màn đêm (1)

Chương 1497: Dưới màn đêm (2)

Chương 1498: Rất biết chơi!

Chương 1499: Đừng được voi đòi tiên (1)

Chương 1500: Đừng được voi đỏi tiên (2)

Chương 1501: Ác tặc to gan! Buông chủ nhân ra!

Chương 1502: "Minh Huyết" tổ sư (1)

Chương 1503: "Minh Huyết" tổ sư (2)

Chương 1504: Luận đạo

Chương 1505: Văn Nhân Linh Sắt giao đấu với Tư Hồng Khuynh

Chương 1506: Văn Nhân Linh Sắt giao đấu với Tư Hồng Khuynh

Chương 1507: Luận đạo đấu pháp

Chương 1508: Mặt mũi chỉ là tạm thời (1)

Chương 1509: Mặt mũi chỉ là tạm thời (2)

Chương 1510: Xử lý theo lẽ công bằng

Chương 1511: Đệ tử không có ý kiến gì (1)

Chương 1512: Đệ tử không có ý kiến gì (2)

Chương 1513: U Tịch Giải Độc Đan

Chương 1514: Tiến về Cửu Nghi sơn (1)

Chương 1515: Tiến về Cửu Nghi sơn (2)

Chương 1516: Lão tổ mưu tính sâu xa

Chương 1517: Vị trí thống lĩnh Thánh đạo (1)

Chương 1518: Vị trí thống lĩnh Thánh đạo (2)

Chương 1519: Trong vòng ba chiêu (1)

Chương 1520: Trong vòng ba chiêu (2)

Chương 1521: Rất nhớ ngươi

Chương 1522: Sư tỷ, ngươi không thành thật

Chương 1523: Thiếu Phù Đồ Lệnh cầu kiến (1)

Chương 1524: Thiếu Phù Đồ Lệnh cầu kiến (2)

Chương 1525: Cửu Châu sa bàn

Chương 1526: [U Tịch Giải Độc Đan] ()

Chương 1527: [U Tịch Giải Độc Đan] (2)

Chương 1528: Linh hỏa ngũ phẩm

Chương 1529: Bái kiến sư tôn! (1)

Chương 1530: Bái kiến sư tôn! (2)

Chương 1531: Bốn vị tổ sư

Chương 1532: Sư tôn tỉnh (1)

Chương 1533: Sư tôn tỉnh (2)

Chương 1534: Công bằng công chính

Chương 1535: Mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên" (1)

Chương 1536: Mốc ranh giới "Tiểu Tự Tại Thiên" (2)

Chương 1537: Cái gì gọi là Phản Hư?

Chương 1538: [Hằng Hỏa Chân Quyết] (1)

Chương 1539: [Hằng Hỏa Chân Quyết] (2)

Chương 1540: Chế tác Truyền Tống phù

Chương 1541: Tiên dụ (1)

Chương 1542: Tiên dụ (2)

Chương 1543: Dừng đại chiến

Chương 1544: Làm phiền giấc mộng (1)

Chương 1545: Làm phiền giấc mộng (2)

Chương 1546: Hóa Thần hậu kỳ

Chương 1547: Nhanh chóng trở về (1)

Chương 1548: Nhanh chóng trở về (2)

Chương 1549: Ý chí hỗn độn

Chương 1550: Doanh địa Ma môn (1)

Chương 1551: Doanh địa Ma môn (2)

Chương 1552: Dị tộc công trận

Chương 1553: Đại chiến (1)

Chương 1554: Đại chiến (2)

Chương 1555: Vĩnh Dạ ăn mòn

Chương 1556: Hai con đường

Chương 1557: Lấy một địch bốn (1)

Chương 1558: Lấy một địch bốn (2)

Chương 1559: [Tru Ác Kỳ] (1)

Chương 1560: [Tru Ác Kỳ] (2)

Chương 1561: Ăn ý

Chương 1562: Giết ra khỏi trùng vây (1)

Chương 1563: Giết ra khỏi trùng vây (2)

Chương 1564: Tông Chủ hậu ái

Chương 1565: Không thể khống thi (1)

Chương 1566: Không thể khống thi (2)

Chương 1567: Một vs một (1)

Chương 1568: Một vs một (2)

Chương 1569: Thắng bại sinh tử!

Chương 1570: Trần thế hỗn loạn tìm đường vắng, trường đao

Chương 1571: Trần thế hỗn loạn tìm đường vắng, trường đao

Chương 1572: Mượn bộ đồ mới (1)

Chương 1573: Mượn bộ đồ mới (2)

Chương 1574: Đèn lồng da người

Chương 1575: Kịp thời đuổi tới (1)

Chương 1576: Kịp thời đuổi tới (2)

Chương 1577: Vị trí Tông Chủ

Chương 1578: Nơi đây, U Tố mội (1)

Chương 1579: Nơi đây, U Tố mội (2)

Chương 1580: Vị này là Mạc tiên hữu

Chương 1581: Ba pháp vạn kiếp (1)

Chương 1582: Ba pháp vạn kiếp (2)

Chương 1583: Ám hiệu

Chương 1584: Trong sương mù

Chương 1585: Nhà bằng đất (1)

Chương 1586: Nhà bằng đất (2)

Chương 1587: Cứu người nào trước? (1)

Chương 1588: Cứu người nào trước? (2)

Chương 1589: Vì sao giết ta?

Chương 1590: Không lùi (1)

Chương 1591: Không lùi (2)

Chương 1592: Sơ hở

Chương 1593: Phục khắc (1)

Chương 1594: Phục khắc (2)

Chương 1595: Đều là đạo lữ

Chương 1596: Giả và thật (1)

Chương 1597: Giả và thật (2)

Chương 1598: Bến tàu

Chương 1599: Chắc chắn Bùi Lăng đã đến chỗ sâu nhất! (1)

Chương 1600: Chắc chắn Bùi Lăng đã đến chỗ sâu nhất! (2)

Chương 1601: Vừa làm xong

Chương 1602: Ngư dân

Chương 1603: Đại mộng (1)

Chương 1604: Đại mộng (2)

Chương 1605: Bản thân Bùi sư đệ cũng không tin! (1)

Chương 1606: Bản thân Bùi sư đệ cũng không tin! (2)

Chương 1607: Pháp tắc nơi đây

Chương 1608: Tên ta "Chúng"

Chương 1609: Một thế giới (1)

Chương 1610: Một thế giới (2)

Chương 1611: Tường vây

Chương 1612: [Vạn Hồn Chú] ()

Chương 1613: [Vạn Hồn Chú] (2)

Chương 1614: Lại phong ấn (1)

Chương 1615: Lại phong ấn (2)

Chương 1616: Người sống!

Chương 1617: Một ánh mắt (1)

Chương 1618: Một ánh mắt (2)

Chương 1619: Cứu người quan trọng

Chương 1620: Cá lớn

Chương 1621: Sân phơi nắng (1)

Chương 1622: Sân phơi nắng (2)

Chương 1623: Làm quần áo (1)

Chương 1624: Làm quần áo (2)

Chương 1625: Cách tìm người

Chương 1626: Chưa từng thiên vị (1)

Chương 1627: Chưa từng thiên vị (2)

Chương 1628: Hồng Phấn tân nương

Chương 1629: Tình như thủ túc (1)

Chương 1630: Tình như thủ túc (2)

Chương 1631: Cách phá vỡ tình hình

Chương 1632: Tìm tới sư tỷ (1)

Chương 1633: Tìm tới sư tỷ (2)

Chương 1634: Tạm nhân nhượng vì lợi ích

Chương 1635: Dưới lôi kiếp (1)

Chương 1636: Dưới lôi kiếp (2)

Chương 1637: Mệnh lệnh của tổ sư

Chương 1638: Phu quân yên tâm! (1)

Chương 1639: Phu quân yên tâm! (2)

Chương 1640: cấm kỵ truyền thừa

Chương 1641: Có xảy ra chuyện bất ngờ không? (1)

Chương 1642: Có xảy ra chuyện bất ngờ không? (2)

Chương 1643: Chiến trường các phương

Chương 1644: Vào đại mộng của ta (1)

Chương 1645: Vào đại mộng của ta (2)

Chương 1646: Giúp một chút... (1)

Chương 1647: Giúp một chút... (2)

Chương 1648: Cũng có thể làm

Chương 1649: Chứng minh thân phận

Chương 1650: Nhanh trở về trà lâu (1)

Chương 1651: Nhanh trở về trà lâu (2)

Chương 1652: Chở ta trở về

Chương 1653: Ba cánh cửa (1)

Chương 1654: Ba cánh cửa (2)

Chương 1655: Tạo hóa chi địa

Chương 1656: Cách ra vào U Tố mộ (1)

Chương 1657: Cách ra vào U Tố mộ (2)

Chương 1658: Ra trận

Chương 1659: Thiếu gia, nha hoàn (1)

Chương 1660: Thiếu gia, nha hoàn (2)

Chương 1661: Giếng nước

Chương 1662: Dưới ánh trăng (1)

Chương 1663: Dưới ánh trăng (2)

Chương 1664: Không thể ngủ

Chương 1665: Bình minh (1)

Chương 1666: Bình minh (2)

Chương 1667: Lão gia có lệnh

Chương 1668: Vô Diện đại tiên (1)

Chương 1669: Vô Diện đại tiên (2)

Chương 1670: Tế phẩm

Chương 1671: Mặt nạ

Chương 1672: Suýt chết (1)

Chương 1673: Suýt chết (2)

Chương 1674: Dạy ngươi làm quỷ

Chương 1675: Ký ức xa lạ (1)

Chương 1676: Ký ức xa lạ (2)

Chương 1677: Tạo hóa âm phủ

Chương 1678: Cách giống nhau

Chương 1679: Ban ngày, đêm tối (1)

Chương 1680: Ban ngày, đêm tối (2)

Chương 1681: Huyết thực

Chương 1682: Trao đổi manh mối (1)

Chương 1683: Trao đổi manh mối (2)

Chương 1684: Tấm mặt nạ thứ ba

Chương 1685: Ngày hiến tế (1)

Chương 1686: Ngày hiến tế (2)

Chương 1687: Tế đàn

Chương 1688: Bỏ dỡ nghi thức (1)

Chương 1689: Bỏ dỡ nghi thức (2)

Chương 1690: Tạo hóa?

Chương 1691: Tranh mệnh (1)

Chương 1692: Tranh mệnh (2)

Chương 1693: Đột nhiên tỉnh táo

Chương 1694: "Úc" (1)

Chương 1695: "Úc" (2)

Chương 1696: Tiếp nhận hiến tế

Chương 1697: Tế phẩm không đủ!

Chương 1698: Không thể bỏ dở giữa chừng (1)

Chương 1699: Không thể bỏ dỡ giữa chừng (2)

Chương 1700: Khôi phục tu vi (1)

Chương 1701: Khôi phục tu vi (2)

Chương 1702: Luyện hóa mệnh cách

Chương 1703: Tranh đạo với "Chú"

Chương 1704: Từ sinh ngộ tử (1)

Chương 1705: Từ sinh ngộ tử (2)

Chương 1706: Đại đạo Phản Hư

Chương 1707: Sư tỷ thật tốt (1)

Chương 1708: Sư tỷ thật tốt (2)

Chương 1709: Một điểm cuối cùng (1)

Chương 1710: Một điểm cuối cùng (2)

Chương 1711: Sư tỷ sẽ dạy

Chương 1712: Lựa chọn thuộc hạ

Chương 1713: Cánh cửa thứ hai

Chương 1714: Cánh cửa thứ hai

Chương 1715: Có thể giết thì giết!

Chương 1716: Không sợ sinh tử

Chương 1717: Đại quyền Thánh tông

Chương 1718: Đại quyền Thánh tông (2)

Chương 1719: cấm kỵ

Chương 1720: Bắt đầu một ngôi mộ (1)

Chương 1721: Bắt đầu một ngôi mộ (2)

Chương 1722: Mưa đêm

Chương 1723: Không Bố khách sạn (1)

Chương 1724: Không Bố khách sạn (2)

Chương 1725: Quy tắc kiểm tra

Chương 1726: Quỷ thần (1)

Chương 1727: Quỷ thần (2)

Chương 1728: Xích Dực đại tiên

Chương 1729: Chữ bằng máu mới (1)

Chương 1730: Chữ bằng máu mới (2)

Chương 1731: Thế cục ba phương

Chương 1732: Lồng giam

Chương 1733: Ân oán giang hồ (1)

Chương 1734: Ân oán giang hồ (2)

Chương 1735: Tặng kiếm và đan

Chương 1736: Giao dịch công bằng (1)

Chương 1737: Giao dịch công bằng (2)

Chương 1738: Quỷ thần di chuyển

Chương 1739: Đường ban đêm (1)

Chương 1740: Đường ban đêm (2)

Chương 1741: Mê trận (1)

Chương 1742: Mê trận (2)

Chương 1743: Đương Thanh đại tiên

Chương 1744: Đen trắng điên đảo (1)

Chương 1745: Đen trắng điên đảo (2)

Chương 1/46: Đại tiên hiền linh

Chương 1747: Nhạn Hồi cốc (1)

Chương 1748: Nhạn Hồi cốc (2)

Chương 1749: Xuyên qua lãnh địa

Chương 1750: Chân lý tạo hóa (1)

Chương 1751: Chân lý tạo hóa (2)

Chương 1752: Mục tiêu tiếp theo

Chương 1753: [Chiết Chỉ thuật]

Chương 1754: Lô Hoa trại (1)

Chương 1755: Lô Hoa trại (2)

Chương 1756: Giết!

Chương 1757: Giao cho ta (1)

Chương 1758: Giao cho ta (2)

Chương 1759: Trại diệt miếu phá

Chương 1760: Thăm hỏi sơn đầu (1)

Chương 1761: Thăm hỏi sơn đầu (2)

Chương 1762: Lòng dạ thật sâu!

Chương 1763: Nhất định càng ngày càng tốt! (1)

Chương 1764: Nhất định càng ngày càng tốt! (2)

Chương 1765: Hoàng Quý Phi

Chương 1766: Nửa đêm kinh hồn (1)

Chương 1767: Nửa đêm kinh hồn (2)

Chương 1768: Ai làm phiền bản tiên?

Chương 1769: Thời cơ (1)

Chương 1770: Thời cơ (2)

Chương 1771: Hệ thống trí năng 5.0

Chương 1772: Nửa năm sau (1)

Chương 1773: Nửa năm sau (2)

Chương 1774: Triều đình thảo nghịch

Chương 1775: Yêu ma to gan!

Chương 1776: Yêu ma to gan! (2)

Chương 1777: Khai chiến!

Chương 1778: "Tất"

Chương 1779: "Tất" (2)

Chương 1780: Công thủ

Chương 1781: Kịch chiến

Chương 1782: Kịch chiến (2)

Chương 1783: Lập tức ra tay!

Chương 1784: Giết đến tận cửa

Chương 1785: Giết đến tận cửa (2)

Chương 1786: Kinh thành dị biến

Chương 1787: Tình hình rối loạn

Chương 1788: Vương không đấu với Vương

Chương 1789: Vương không đấu với Vương (2)

Chương 1790: Hóa Thân đối đầu với Hóa Thần

Chương 1791: Hóa Thần đối đầu với Hóa Thần (2)

Chương 1792: Tham niệm

Chương 1793: Chân vương

Chương 1794: Tam cung lục viện

Chương 1795: Tam cung lục viện (2)

Chương 1796: Khôi phục

Chương 1797: Hoàng đế thật giả

Chương 1798: Hoàng đế thật giả (2)

Chương 1799: Phong phạm Đế vương

Chương 1800: Nghịch!

Chương 1801: Nghịch! (2)

Chương 1802: Dùng cái gì để chứng minh?

Chương 1803: Hoàng Thượng

Chương 1804: Hoàng Thượng (2)

Chương 1805: Đại cục đã định

Chương 1806: Ra

Chương 1807: Pháp tắc

Chương 1808: Pháp tắc (2)

Chương 1809: Phản Hư trung kỳ

Chương 1810: Không thể truyền ra ngoài

Chương 1811: Dịch trạm

Chương 1812: Dịch trạm (2)

Chương 1813: Tiền bối Tô thị

Chương 1814: Kiến thức cấm kỵ

Chương 1815: Kiến thức cấm kỵ (2)

Chương 1816: Đây mới là bộ mặt thật của ta

Chương 1817: Đây mới là bộ mặt thật của ta (2)

Chương 1818: Hệ thống! Ủy thác!

Chương 1819: Tiếng gõ quan tài

Chương 1820: Tiếng gõ quan tài (2)

Chương 1821: Tô Tích Nhu

Chương 1822: Tiên nhân lạc xuống trần

Chương 1823: Tiên nhân lạc xuống trần (2)

Chương 1824: Ngươi mới là tiên hạ đẳng...

Chương 1825: Tôn chỉ của Luân Hồi tháp

Chương 1826: Thay thế

Chương 1827: Thay thế (2)

Chương 1828: Ba ngày đã đến

Chương 1829: Không liên quan đến bản Thánh Nữ

Chương 1830: Không liên quan đến bản Thánh Nữ (2)

Chương 1831: Đao và kiếm

Chương 1832: Mị hoặc

Chương 1833: Mị hoặc (2)

Chương 1834: Tâm thần

Chương 1835: Vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay...

Chương 1836: Cơ duyên hoàn mỹ

Chương 1837: Cơ duyên hoàn mỹ (2)

Chương 1838: Trưởng bối yêu mến

Chương 1839: Không thể đáp lại

Chương 1840: Không thể đáp lại (2)

Chương 1841: Đừng quay đầu

Chương 1842: Chiến Hợp Đạo

Chương 1843: Chiến Hợp Đạo (2)

Chương 1844: Một vụ giao dịch

Chương 1845: Hệ thống chữa thương cho ngài...

Chương 1846: Hệ thống chữa thương cho ngài... (2)

Chương 1847: Hợp Đạo hoàng triều

Chương 1848: Miệng vàng lời ngọc

Chương 1849: Phù dung sớm nở tối tàn

Chương 1850: Phù dung sớm nở tối tàn (2)

Chương 1851: Toàn lực đối phó

Chương 1852: Mặt ngọc thiên thủ

Chương 1853: Mặt ngọc thiên thủ (2)

Chương 1854: Cùng giúp ta!

Chương 1855: Đồng tâm hiệp lực

Chương 1856: Đồng tâm hiệp lực (2)

Chương 1857: Tiền bối hộ pháp

Chương 1858: Gặp thoáng qua

Chương 1859: cấm kỵ trong bóng tối

Chương 1860: cấm kỵ trong bóng tối (2)

Chương 1861: Nói ra tôn hiệu

Chương 1862: Nói ra tôn hiệu (2)

Chương 1863: Gian dịch trạm thứ chín

Chương 1864: [Tạo hóa chi chủng]

Chương 1865: [Tạo hóa chi chủng] (2)

Chương 1866: Bọn họ bằng lòng...

Chương 1867: Dường như đã từng quen biết

Chương 1868: Dường như đã từng quen biết (2)

Chương 1869: Cơ hội

Chương 1870: Đoạt kiếm

Chương 1871: Đoạt kiếm (2)

Chương 1872: Càn khôn ở đáy nước

Chương 1873: Ta là ai?

Chương 1874: Ta là ai? (2)

Chương 1875: Tâm ta chỉ có kiếm

Chương 1876: Tiên lộ khó đi

Chương 1877: Tiên lộ khó đi (2)

Chương 1878: Thắng?

Chương 1879: Ảo mộng

Chương 1880: Áo mộng (2)

Chương 1881: Lặp lại

Chương 1882: Trồng "Nhân"

Chương 1883: Trồng "Nhân" (2)

Chương 1884: Cách luyện hóa đặc thù

Chương 1885: Cách luyện hóa đặc thù (2)

Chương 1886: Vạn pháp giai không, nhân quả bất không

Chương 1887: Định quả tìm nhân

Chương 1888: Định quả tìm nhân (2)

Chương 1889: Đọa hóa

Chương 1890: Không có "Quả"

Chương 1891: Không có "Quả" (2)

Chương 1892: Tiên nhân này quá ngu ngốc

Chương 1893: Tiên nhân này quá ngu ngốc (2)

Chương 1894: Vạn Trượng Hồng Trần, Úy Ngã Như Thiên!

Chương 1895: Không sợ tiên ma không sợ trời!

Chương 1896: Không sợ tiên ma không sợ trời! (2)

Chương 1897: Chín mặt trời giữa trời

Chương 1898: Chín mặt trời giữa trời (2)

Chương 1899: Quy về vĩnh tịch

Chương 1900: Tạo hóa vào tay

Chương 1901: Tạo hóa vào tay (2)

Chương 1902: Kỷ thủ

Chương 1903: Sư tỷ mất tích?

Chương 1904: Sư tỷ mất tích? (2)

Chương 1905: Vong

Chương 1906: Chỉ có thể để lão tổ chịu thiệt thòi

Chương 1907: Chỉ có thể để lão tổ chịu thiệt thòi (2)

Chương 1908: Thành tiên chỉ "Nhân"

Chương 1909: Đường vô địch vạn tộc!

Chương 1910: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

Chương 1911: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

Chương 1912: Thượng cổ tuế nguyệt hà thôi nguy, tạo hóa chủng

Chương 1913: Chiêu đãi chu toàn

Chương 1914: Trở về tông môn

Chương 1915: Trở về tông môn (2)

Chương 1916: Việc khiến lòng người thoải mái

Chương 1917: Tông Chủ tọa trấn

Chương 1918: Tông Chủ tọa trấn (2)

Chương 1919: Hoang vu dã ngoại

Chương 1920: Có phải quá to gan không?

Chương 1921: Có phải quá to gan không? (2)

Chương 1922: Không ngờ...

Chương 1923: Trong sạch

Chương 1924: Trong sạch (2)

Chương 1925: Chẳng lẽ bản cung còn lừa ngươi?

Chương 1926: Mệnh lệnh của Tông Chủ

Chương 1927: Mệnh lệnh của Tông Chủ (2)

Chương 1928: Nhượng bộ

Chương 1929: Việc đăng cơ

Chương 1930: Lại gặp sư tôn

Chương 1931: Lại gặp sư tôn (2)

Chương 1932: Tiên lộ khó đi

Chương 1933: Khí thế là vua

Chương 1934: Khí thế là vua (2)

Chương 1935: Trưởng giả ban thưởng, không dám từ

Chương 1936: Tất cả đều muốn...

Chương 1937: Tất cả đều muốn... (2)

Chương 1938: Nhất định phải tu luyện!

Chương 1939: Lại là mười ngày...

Chương 1940: Lại là mười ngày... (2)

Chương 1941: Tu luyện thuật pháp

Chương 1942: Bị tập kích

Chương 1943: Bị tập kích (2)

Chương 1944: [Ôn Tâm Chú]

Chương 1945: [Ôn Tâm Chú] (2)

Chương 1946: Một tuyến tiên cơ

Chương 1947: Bác La khoáng mạch

Chương 1948: Bác La khoáng mạch (2)

Chương 1949: Xuất phát!

Chương 1950: Triều hội hoàng triều

Chương 1951: Triều hội hoàng triều (2)

Chương 1952: Ứng chiến

Chương 1953: Thánh Tử làm việc

Chương 1954: Thánh Tử làm việc (2)

Chương 1955: Bày tiệc mời khách...

Chương 1956: Trùng hợp?

Chương 1957: Trùng hợp? (2)

Chương 1958: Can đảm

Chương 1959: Can đảm (2)

Chương 1960: Ngày quyết chiến

Chương 1961: Trợ uy cho ta!

Chương 1962: Vì đại đạo

Chương 1963: Vì đại đạo (2)

Chương 1964: Chính đạo... Ma đạo...

Chương 1965: Chính đạo... Ma đạo... (2)

Chương 1966: Việc ác từng đống

Chương 1967: Khai chiến

Chương 1968: Ba chiêu

Chương 1969: Ba chiêu (2)

Chương 1970: Khí thế như hồng

Chương 1971: Tái chiến

Chương 1972: Tái chiến (2)

Chương 1973: Chiến tường kim giáp

Chương 1974: Pháp tắc cấm chế

Chương 1975: Pháp tắc cấm chế (2)

Chương 1976: [Cửu Tử thần thông]

Chương 1977: Thế lực ngang nhau!

Chương 1978: Thế lực ngang nhau! (2)

Chương 1979: Kính Trung thuật

Chương 1980: Bảo vật trấn triều

Chương 1981: Bảo vật trấn triều (2)

Chương 1982: Chúng sinh đều thấy

Chương 1983: Trận thắng đầu tiên trên tiên lộ!

Chương 1984: Trận thắng đầu tiên trên tiên lộ! (2)

Chương 1985: Chắc chắn chủ nhân rất vuit

Chương 1986: Thái Thượng trưởng lão Thánh tông

Chương 1987: Thái Thượng trưởng lão Thánh tông (2)

Chương 1988: Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo, Chân Ngã đạo

Chương 1989: Chúng Sinh đạo, Thiên Địa đạo, Chân Ngã đạo (2)

Chương 1990: Hợp Đạo kỳ!

Chương 1991: Chúc mừng đồ nhi

Chương 1992: Chúc mừng đồ nhi (2)

Chương 1993: Làm trái thiên cương

Chương 1994: Ngưỡng mộ tiền bối

Chương 1995: Ngưỡng mộ tiền bối (2)

Chương 1996: Tiến cử sư muội

Chương 1997: Ba pháp tắc

Chương 1998: Lãng quên

Chương 1999: Lãng quên (2)

Chương 2000: Ta có chính sự

Chương 2001: Chính sự bắt đầu

Chương 2002: Chính sự bắt đầu (2)

Chương 2003: Một gian cuối cùng

Chương 2004: Ý quyết tử

Chương 2005: Ý quyết tử (2)

Chương 2006: Yến Tê thành

Chương 2007: Ân oán cá nhân

Chương 2008: Ấn oán cá nhân (2)

Chương 2009: Hệ thống trí năng 6.0 bản tiên lộ dùng thử

Chương 2010: [Câu Mệnh Chú]

Chương 2011: Xử trí

Chương 2012: Xử trí (2)

Chương 2013: Ngọc giản

Chương 2014: Vật về chủ cũ

Chương 2015: Vật về chủ cũ (2)

Chương 2016: Phục thị

Chương 2017: Việc nhờ vả

Chương 2018: Việc nhờ vả (2)

Chương 2019: Truyền vị

Chương 2020: Truyền vị (2)

Chương 2021: [Thất Sát Di Tai kỳ]

Chương 2022: Có việc gấp...

Chương 2023: Có việc gấp... (2)

Chương 2024: Ngày đại chiến

Chương 2025: Chỉ tiến không lùi!

Chương 2026: Chỉ tiến không lùi! (2)

Chương 2027: Pháp tắc đối đầu

Chương 2028: Binh xe ngựa pháo

Chương 2029: Binh xe ngựa pháo (2)

Chương 2030: Bản thể và hóa thân

Chương 2031: Nhập mộng!

Chương 2032: Nhập mộng! (2)

Chương 2033: Hai chiến trường

Chương 2034: Hai chiến trường (2)

Chương 2035: "Tướng" cờ

Chương 2036: Áp chế

Chương 2037: Áp chế (2)

Chương 2038: Tiên nhân?

Chương 2039: [Tiên lộ phúc duyên]

Chương 2040: [Tiên lộ phúc duyên] (2)

Chương 2041: Không cứu được...

Chương 2042: Đưa tặng thành công

Chương 2043: Đưa tặng thành công (2)

Chương 2044: Thành Chủ thắng?

Chương 2045: Thành Chủ tạm thời

Chương 2046: Thành Chủ tạm thời (2)

Chương 2047: Mệnh hồn tân hỏa

Chương 2048: Sư tôn giải đáp

Chương 2049: Sư tôn giải đáp (2)

Chương 2050: Tiên lộ chân chính

Chương 2051: Tiên lộ chân chính (2)

Chương 2052: Có phải Bùi Lăng đã tu luyện công pháp Vô Thủy

Chương 2053: Tư Hồng Khuynh Yến tức giận

Chương 2054: Tư Hồng Khuynh Yến tức giận (2)

Chương 2055: Tố Chân Thiên

Chương 2056: Ma đầu kia là người tốt

Chương 2057: Ma đầu kia là người tốt (2)

Chương 2058: Thực hiện hứa hẹn

Chương 2059: Bùi Lăng đã tới

Chương 2060: Bùi Lăng đã tới (2)

Chương 2061: Trọng Minh tông làm...

Chương 2062: Mạnh Hồng Huyến

Chương 2063: Mạnh Hồng Huyến (2)

Chương 2064: vãn bối cũng không có ác ý

Chương 2065: Sao Mạnh Thái Thượng trưởng lão lại đổi váy áo?

Chương 2066: Trận chiến thứ ba

Chương 2067: Trận chiến thứ ba (2)

Chương 2068: Người ma môn tới

Chương 2069: [Thự Hà Thiên Ấn]

Chương 2070: [Thự Hà Thiên Ấn] (2)

Chương 2071: Vô Pháp chi địa

Chương 2072: Không kịp trở tay

Chương 2073: Không kịp trở tay (2)

Chương 2074: Bị đánh tơi bời...

Chương 2075: Bị đánh tơi bởi... (2)

Chương 2076: Không tranh cùng thế, chỉ luận cùng tâm

Chương 2077: Để lại nửa cái mạng?

Chương 2078: Để lại nửa cái mạng? (2)

Chương 2079: Sơ hở!

Chương 2080: Đổi một đầu "Nhân"

Chương 2081: Đổi một đầu "Nhân" (2)

Chương 2082: Cuối cùng Bùi tiên đế đã nghiêm túc

Chương 2083: Đưa tặng Tố Chân Thiên

Chương 2084: Đưa tặng Tố Chân Thiên (2)

Chương 2085: Mưu đồ bí mật

Chương 2086: Cản đường

Chương 2087: Cản đường (2)

Chương 2088: Yêu tu Hợp Đạo

Chương 2089: Chiến!

Chương 2090: Chiến! (2)

Chương 2091: Tìm được truyền nhân

Chương 2092: Đồng hành cả quãng đường

Chương 2093: Đồng hành cả quãng đường (2)

Chương 2094: Tiên lộ làm trọng

Chương 2095: Một hiểu lầm

Chương 2096: Một hiểu lầm (2)

Chương 2097: Hợp Đạo trung kỳ

Chương 2098: Hợp Đạo trung kỳ (2)

Chương 2099: Vấn đề pháp tắc

Chương 2100: Lại vào Vĩnh Dạ hoang mạc

Chương 2101: Lại vào Vĩnh Dạ hoang mạc (2)

Chương 2102: Bản tiên thiếu một môn tiên thuật...

Chương 2103: Giải phong cấm

Chương 2104: Lại trở về trường tư thục

Chương 2105: Lại trở về trường tư thục (2)

Chương 2106: [Chúng sinh, bể khổ độ thuyền]

Chương 2107: Thanh thiên chi nhãn

Chương 2108: Thanh thiên chi nhãn (2)

Chương 2109: Hàn Âm Kiếm tông

Chương 2110: Hàn Ám Kiếm tông (2)

Chương 2111: Kiếm Thần

Chương 2112: Chiến thư, trả lại kiếm

Chương 2113: Tê Kiếm sơn, Ngộ Kiếm uyên

Chương 2114: Tê Kiếm sơn, Ngộ Kiếm uyên (2)

Chương 2115: Một trận chiến sớm

Chương 2116: Trong tối tăm

Chương 2117: Trong tối tăm (2)

Chương 2118: [Trảm Tiên Kiếm Ý]

Chương 2119: Một kiếm

Chương 2120: Một kiếm (2)

Chương 2121: Hiện tại có thể tiếp nhận khiêu chiến

Chương 2122: Một trận chiến công bằng

Chương 2123: Một trận chiến công bằng (2)

Chương 2124: Chiến kiếm thần!

Chương 2125: Chiến kiếm thần! (2)

Chương 2126: Thế gian vạn pháp, một kiếm trảm chỉ!

Chương 2127: Đạo tâm

Chương 2128: Chỉ lấy đao trong tay, mở ra tiên lộ ta thăng!

Chương 2129: Chỉ lấy đao trong tay, mở ra tiên lộ ta thăng! (2)

Chương 2130: Một chiêu phân thắng thua

Chương 2131: Dụng ý sâu xa

Chương 2132: Dụng ý sâu xa (2)

Chương 2133: Chuẩn bị xong lễ vật tài liệu

Chương 2134: Chuẩn bị xong lễ vật tài liệu (2)

Chương 2135: Coi như không xảy ra chuyện gì

Chương 2136: Pháp tắc đồng giá

Chương 2137: Vòng mặt trời thứ tư

Chương 2138: Vòng mặt trời thứ tư (2)

Chương 2139: Nghiêm Tư Thuần

Chương 2140: Đến Cửu Nghi sơn

Chương 2141: Đến Cửu Nghi sơn (2)

Chương 2142: [Nghịch mệnh chủy thủ]

Chương 2143: Cầm đi làm đệm

Chương 2144: Cầm đi làm đệm (2)

Chương 2145: Việc lớn của Cửu Nghi sơn

Chương 2146: Tư Hồng Diệu Ly quay lại bên cạnh Thánh Tử

Chương 2147: Tư Hồng Diệu Ly quay lại bên cạnh Thánh Tử (2)

Chương 2148: Làm xong đệm

Chương 2149: Lân trước làm rất tốt!

Chương 2150: Lần trước làm rất tốt! (2)

Chương 2151: Vi sư dạy ngươi bao nhiêu lân...

Chương 2152: Chuẩn bị dẫn kiếp

Chương 2153: Phong ấn suy yếu

Chương 2154: Phong ấn suy yếu (2)

Chương 2155: Tiên thuật mạnh lên

Chương 2156: Tiên thuật mạnh lên (2)

Chương 2157: (Diễn Pháp Lục Lệnh]

Chương 2158: Một đoạn rễ cây

Chương 2159: Một đoạn rễ cây (2)

Chương 2160: [Vong Ứu chủy thủ]

Chương 2161: Cùng luận đạo

Chương 2162: Trận chiến thứ năm

Chương 2163: Trận chiến thứ năm (2)

Chương 2164: Không thể gây chuyện

Chương 2165: Sơn Chủ Cửu Nghi sơn

Chương 2166: Sơn Chủ Cửu Nghi sơn (2)

Chương 2167: Thánh Tử sẽ ngăn cản Kiếm Thần giúp chúng ta!

Chương 2168: Dường như đã từng quen biết

Chương 2169: Dường như đã từng quen biết (2)

Chương 2170: Một đao!

Chương 2171: Trận chiến này chưa kết thúc!

Chương 2172: Trận chiến này chưa kết thúc! (2)

Chương 2173: Ai dám ra tay, ta giết người đó!

Chương 2174: Ai dám ra tay, ta giết người đó! (2)

Chương 2175: Nửa canh giờ

Chương 2176: Không hoàn chỉnh

Chương 2177: Không hoàn chỉnh (2)

Chương 2178: Tổ sư ra tay

Chương 2179: Bản tiên chắc chắn hậu tạ

Chương 2180: Bản tiên chắc chắn hậu tạ (2)

Chương 2181: Tiểu bối gan to bằng trời

Chương 2182: Tầm nhìn của Thánh Tử quá hạn hẹp

Chương 2183: Tâm nhìn của Thánh Tử quá hạn hẹp (2)

Chương 2184: Trảm thần mộc

Chương 2185: Hệ thống bắt đầu đột phá cho ngài...

Chương 2186: Hệ thống bắt đầu đột phá cho ngài... (2)

Chương 2187: Làm sao bây giờ?

Chương 2188: Hợp Đạo hậu kỳ

Chương 2189: Danh ngạch

Chương 2190: Danh ngạch (2)

Chương 2191: Bí ẩn tiên lộ

Chương 2192: Tam đại thần mộc

Chương 2193: "Phục Cùng" tổ sư

Chương 2194: "Phục Cùng" tổ sư (2)

Chương 2195: Bản Thánh Tử sẽ đến ngay

Chương 2196: Bản Thánh Tử sẽ đến ngay (2)

Chương 2197: Việc bên lão tổ không vội

Chương 2198: Đối mặt với tổ sư

Chương 2199: Đối mặt với tổ sư (2)

Chương 2200: Nhân quả Lệ thị

Chương 2201: Một thời đại

Chương 2202: Một thời đại (2)

Chương 2203: "U Dương" đao thánh

Chương 2204: Một phần danh sách

Chương 2205: Một phần danh sách (2)

Chương 2206: Luân Hồi tháp dụng ý khó dò!

Chương 2207: Nữ đồ đệ?

Chương 2208: Nữ đồ đệ? (2)

Chương 2209: Gặp nhau nơi ngõ hẹp

Chương 2210: Lấy an nguy thiên hạ làm trọng

Chương 2211: Lấy an nguy thiên hạ làm trọng (2)

Chương 2212: Không cho người ngoài biết

Chương 2213: Bái kiến chủ mẫu

Chương 2214: Bái kiến chủ mẫu (2)

Chương 2215: Thực Nguyệt Chi Yến

Chương 2216: Không tiện đến đây

Chương 2217: Không tiện đến đây (2)

Chương 2218: Giáo Chủ Thiên Sinh giáo

Chương 2219: Tôn ti quý tiện

Chương 2230: Giết người bịt miệng

Chương 2231: Giết người bịt miệng (2)

Chương 2232: Âm Dương nhị tướng

Chương 2233: Đi trước báo thù

Chương 2234: Đi trước báo thù (2)

Chương 2235: Đại chiến sớm

Chương 2236: Một chọi một

Chương 2237: Một chọi một (2)

Chương 2238: Chính thức khai chiến

Chương 2239: Tuyệt sắc như thế...

Chương 2240: Tuyệt sắc như thế... (2)

Chương 2241: Âm tướng

Chương 2242: Hai tầng huyễn cảnh

Chương 2243: Hai tầng huyễn cảnh (2)

Chương 2244: Kịch chiến!

Chương 2245: Bất tử

Chương 2246: Bất tử (2)

Chương 2247: Đừng mong còn sống trở về

Chương 2248: Đại thắng

Chương 2249: Đại thắng (2)

Chương 2250: "Chúc Y" tổ sư

Chương 2251: "Chúc Y" tổ sư (2)

Chương 2252: Không thể nhận mệnh

Chương 2253: Bình phong khô lâu

Chương 2254: Bình phong khô lâu (2)

Chương 2255: Nhanh tới quan chiến...

Chương 2256: Giữa ban ngày ban mặt...

Chương 2257: Giữa ban ngày ban mặt... (2)

Chương 2258: Chỉ mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi

Chương 2259: Tông Chủ tông ta đoan trang thận trọng

Chương 2260: Tông Chủ tông ta đoan trang thận trọng (2)

Chương 2261: Ảnh lưu niệm

Chương 2262: Không có việc ác gì khác...

Chương 2263: Không có việc ác gì khác... (2)

Chương 2264: Ta và Tư Hồng tông chủ chỉ là bằng hữu bình

Chương 2265: Đạo kiếp

Chương 2266: Tiến về Luân Hồi tháp

Chương 2267: Tiến về Luân Hồi tháp (2)

Chương 2268: Cung nghênh tổ sư

Chương 2269: "Ngũ Ôn" tổ sư

Chương 2270: "Ngũ Ôn" tổ sư (2)

Chương 2271: Trận chiến giáo hóa

Chương 2272: Phu thê tình thâm

Chương 2273: Phu thê tình thâm (2)

Chương 2274: Cự Sương thành

Chương 2275: Cự Sương thành (2)

Chương 2276: Nhân tài cứu thế

Chương 2277: Trận chiến này bất công!

Chương 2278: Trận chiến này bất công! (2)

Chương 2279: [Một Phương Tịnh Thổ]

Chương 2280: [Một Phương Tịnh Thổ] (2)

Chương 2281: Linh thạch miễn phí

Chương 2282: Linh thạch miễn phí (2)

Chương 2283: Thánh tháp giáo hóa

Chương 2284: Chúng sinh tham lam

Chương 2285: Chúng sinh tham lam (2)

Chương 2286: Chiếu rọi nguồn gốc

Chương 2287: Có thể chống đỡ bao lâu?

Chương 2288: Có thể chống đỡ bao lâu? (2)

Chương 2289: Trận chiến quy tắc

Chương 2290: Trận chiến quy tắc (2)

Chương 2291: Củng cố đạo tâm

Chương 2292: Việc đồ thành chắc chắn không liên quan đến Bùi

Chương 2293: Việc đồ thành chắc chắn không liên quan đến Bùi

Chương 2294: Lạch trời

Chương 2295: Thiên uy đạo kiếp

Chương 2296: Thiên uy đạo kiếp (2)

Chương 2297: Ứng kiếp

Chương 2298: Trường sinh khó!

Chương 2299: Trường sinh khó! (2)

Chương 2300: Thắng!

Chương 2301: Không lãng phí

Chương 2302: Không lãng phí (2)

Chương 2303: Lần này đưa Tư Hồng Khuynh Yến đi...

Chương 2304: Diễn hóa thiên địa

Chương 2305: Diễn hóa thiên địa (2)

Chương 2306: Sủng cơ

Chương 2307: Hai môn tiên thuật

Chương 2308: Hai môn tiên thuật (2)

Chương 2309: Bùi tiên hữu đáng tin tưởng

Chương 2310: Chuẩn bị trước khi chiến đấu

Chương 2311: Chuẩn bị trước khi chiến đấu (2)

Chương 2312: Thức tỉnh

Chương 2313: Vô Thủy sơn trang

Chương 2314: Vô Thủy sơn trang (2)

Chương 2315: Chỉ luận đạo tâm

Chương 2316: Tiên Đế ngoại giới

Chương 2317: Tiên Đế ngoại giới (2)

Chương 2318: Căn cơ thượng giới

Chương 2319: Tam trọng giới thiên

Chương 2320: Tam trọng giới thiên (2)

Chương 2321: Bản tiên chỉ luận đạo với Trang Chủ!

Chương 2322: Người quan chiến

Chương 2323: Người quan chiến (2)

Chương 2324: Pháp tắc mạnh nhất!

Chương 2325: Uy nghiêm "Tiên Đế"

Chương 2326: Uy nghiêm "Tiên Đế" (2)

Chương 2327: Luận đạo bắt đầu

Chương 2328: Luận đạo bắt đầu (2)

Chương 2329: "Hồn Nghi" tiên đế

Chương 2330: "Hồn Nghi" tiên đế (2)

Chương 2331: Phản thủ làm công?

Chương 2332: Đạo lữ...

Chương 2333: Ràng buộc bản tâm

Chương 2334: Ràng buộc bản tâm (2)

Chương 2335: Tất cả đều là hư ảo

Chương 2336: Chia ăn

Chương 2337: Chia ăn (2)

Chương 2338: Cũng chỉ thế mà thôi

Chương 2339: Chân Tiên... Đọa Tiên

Chương 2340: Chân Tiên... Đọa Tiên (2)

Chương 2341: Đây là luận đạo!

Chương 2342: Huyễn cảnh thôi diễn

Chương 2343: Tổ sư chín tông đều tới!

Chương 2344: Tổ sư chín tông đều tới! (2)

Chương 2345: Từ không sinh có

Chương 2346: Từ không sinh có (2)

Chương 2347: Phong ấn Đọa Tiên, liên quan trọng đại!

Chương 2348: Trong bóng tối

Chương 2349: Trong bóng tối (2)

Chương 2350: Tiên sơn mây mưa

Chương 2351: Hỗn chiến

Chương 2352: Hỗn chiến (2)

Chương 2353: Có? Không?

Chương 2354: Có? Không? (2)

Chương 2355: xiềng xích bị nứt

Chương 2356: [Túy Ê Liệt Thần Châm]

Chương 2357: [Túy Ê Liệt Thần Châm] (2)

Chương 2358: Đau đớn!

Chương 2359: Thi triển thủ đoạn

Chương 2360: Thi triển thủ đoạn (2)

Chương 2361: Khống chế đạo kiếp

Chương 2362: Vấn đề

Chương 2363: Vấn đề (2)

Chương 2364: Hệ thống luận đạo

Chương 2365: Thắng!

Chương 2366: Thắng! (2)

Chương 2367: Hợp Đạo đỉnh phong

Chương 2368: Một nửa tiên lộ khác

Chương 2369: Một nửa tiên lộ khác (2)

Chương 2370: Ba đạo hợp nhất

Chương 2371: Về tông

Chương 2372: Về tông (2)

Chương 2373: Đều phải trả giá

Chương 2374: Việc lớn của tông môn

Chương 2375: Tổ sư triệu kiến

Chương 2376: Tổ sư triệu kiến (2)

Chương 2377: Các đời tổ sư

Chương 2378: Các đời tổ sư (2)

Chương 2379: Trọng Minh!

Chương 2380: Đại điển đăng cơ

Chương 2381: Đại điển đăng cơ (2)

Chương 2382: Người dẫn đường tiên lộ

Chương 2383: Công đức vô lượng

Chương 2384: Công đức vô lượng (2)

Chương 2385: Truyền thừa tổ sư

Chương 2386: Độ Kiếp kỳ!

Chương 2387: Độ Kiếp kỳ! (2)

Chương 2388: Chín mặt trời giữa trời

Chương 2389: Chín mặt trời giữa trời (2)

Chương 2390: Tình cảnh quỷ dị...

Chương 2391: Hoàng triều giận dữt

Chương 2392: Hoàng triều giận dữ! (2)

Chương 2393: Chung chủ chín tông

Chương 2394: Chung chủ chín tông (2)

Chương 2395: Tiên nhân

Chương 2396: Thiên cương nghịch tận kinh tiên biến, đại đạo

Chương 2397: Thiên cương nghịch tận kinh tiên biến, đại đạo

Chương 2398: Đường nhân tộc

Chương 2399: Ngọn nguồn nguyền rủa

Chương 2400: Ngọn nguồn nguyền rủa (2)

Chương 2401: Truyền thừa của ta

Chương 2402: Yêu tộc hoàng triều

Chương 2403: Yêu tộc hoàng triều (2)

Chương 2404: Xuất phát

Chương 2405: Tán tu

Chương 2406: Tán tu (2)

Chương 2407: Bạch Thảo trấn

Chương 2408: Quỷ kiệu

Chương 2409: Quỷ kiệu (2)

Chương 2410: Nấu canh, đu dây

Chương 2411: Giao người!

Chương 2412: Trưởng trấn

Chương 2413: Trưởng trấn (2)

Chương 2414: Điên đảo

Chương 2415: Điên đảo (2)

Chương 2416: Quy tắc trấn nhỏ

Chương 2417: Tá túc

Chương 2418: Sinh tử đảo ngược

Chương 2419: Sinh tử đảo ngược (2)

Chương 2420: Dê rừng, khách trọ

Chương 2421: Giáng lâm

Chương 2422: Giáng lâm (2)

Chương 2423: Chỉ cần chúng ta ngừng thật nhanh...

Chương 2424: Chạy thoát

Chương 2425: Chạy thoát (2)

Chương 2426: Sao có thể đối địch với ta?

Chương 2427: Sao có thể đối địch với ta? (2)

Chương 2428: Công chúa bị bán!

Chương 2429: U Dương đao thánh tình nghĩa vô song!

Chương 2430: U Dương đao thánh tình nghĩa vô song! (2)

Chương 2431: Yêu Đế!

Chương 2432: Nhân quả Thánh tông

Chương 2433: Nhân quả Thánh tông (2)

Chương 2434: Chúng ta trung thành không hai lòng với hoàng

Chương 2435: Trận đạo kiếp đầu

Chương 2436: Trận đạo kiếp đầu (2)

Chương 2437: Trận thiên kiếp này không có vấn đề gì!

Chương 2438: Thánh Tử ma môn!

Chương 2439: Thánh Tử ma môn! (2)

Chương 2440: Một kích tiện tay

Chương 2441: Một kích tiện tay (2)

Chương 2442: Tâm Ma kiếp

Chương 2443: Ván cờ lần này, chắc chắn không hề khó khăn!

Chương 2444: Ván cờ lần này, chắc chắn không hề khó khăn! (2)

Chương 2445: Gông xiềng

Chương 2446: Quy luật

Chương 2447: Quy luật (2)

Chương 2448: [Thời gian chuyển]

Chương 2449: Tâm trạng khá tốt

Chương 2450: Tâm trạng khá tốt (2)

Chương 2451: Thiếu chứng cứ

Chương 2452: Bất diệt

Chương 2453: Bất diệt (2)

Chương 2454: Hệ thống tu chân trí năng 7.0 [tiên lộ bản chính

Chương 2455: Tầm Mộc

Chương 2456: Tâm Mộc (2)

Chương 2457: [Phân tích tâm ma]

Chương 2458: Ngọc Tuyết thiên hồ

Chương 2459: Ngọc Tuyết thiên hồ (2)

Chương 2460: Thiên kiêu xuất sắc nhất tộc ta!

Chương 2461: Thiên kiêu xuất sắc nhất tộc ta! (2)

Chương 2462: Nhắm mắt... mở mắt...

Chương 2463: Chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa?

Chương 2464: Chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa? (2)

Chương 2465: Tộc ta tin tức linh thông

Chương 2466: Tộc ta tin tức linh thông (2)

Chương 2467: Tiên vị!

Chương 2468: Hoàn thành phân tích

Chương 2469: Hoàn thành phân tích (2)

Chương 2470: Vạn vật ngủ say

Chương 2471: Nói tên thật

Chương 2472: Nói tên thật (2)

Chương 2473: Tộc trưởng anh minh thần võ!

Chương 2474: Tộc trưởng anh minh thần võ! (2)

Chương 2475: Nhìn thấu

Chương 2476: Như tiền bối mong muốn!

Chương 2477: Như tiền bối mong muốn! (2)

Chương 2478: Trận đạo kiếp thứ sáu

Chương 2479: Người gỗ

Chương 2480: Ván cờ sắp mở

Chương 2481: Ván cờ sắp mở (2)

Chương 2482: Ngẩng đầu

Chương 2483: Chúng sinh, chuyển động vì ta!

Chương 2484: Chúng sinh, chuyển động vì ta! (2)

Chương 2485: Vong hồn dưới đao

Chương 2486: Năm tháng quá khứ

Chương 2487: Năm tháng quá khứ (2)

Chương 2488: Vực ngoại hư không

Chương 2489: Các tông chuẩn bị

Chương 2490: Các tông chuẩn bị (2)

Chương 2491: Kiếp thứ bốn mươi chín

Chương 2492: Cực hạn giới này

Chương 2493: Cực hạn giới này (2)

Chương 2494: Có thể nhường đường?

Chương 2495: Đã có thể chiến một trận!

Chương 2496: "Bản nguyên"

Chương 2497: "Bản nguyên" (2)

Chương 2498: Thể xác hồng hoang

Chương 2499: Có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức!

Chương 2500: Có thể rời khỏi nơi đây ngay lập tức! (2)

Chương 2501: Lần sau đi Tố Chân Thiên...

Chương 2502: Mười phần chắc chín

Chương 2503: Đại chiến

Chương 2504: Đại chiến (2)

Chương 2505: Cũng có tiên thuật!

Chương 2506: Cũng có tiên thuật! (2)

Chương 2507: Yêu Đế chi vị

Chương 2508: Đánh cắp thể xác

Chương 2509: Đánh cắp thể xác (2)

Chương 2510: Tạm thắng!

Chương 2511: Chỉ thiếu một hơi

Chương 2512: Chỉ thiếu một hơi (2)

Chương 2513: Đây chắc chắn là thủ đoạn của ý chí Chân Tiên!

Chương 2514: Tiên nhân ban thưởng bảo vật

Chương 2515: Tiên nhân ban thưởng bảo vật (2)

Chương 2516: Trọng tội!

Chương 2517: Tiên nhân đấu pháp

Chương 2518: Tiên nhân đấu pháp (2)

Chương 2519: Tu sĩ tốt tuân thủ thiên điều

Chương 2520: Tu sĩ tốt tuân thủ thiên điều (2)

Chương 2521: Trận đạo kiếp thứ năm mươi

Chương 2522: Đi và ở lại

Chương 2523: Giao việc này cho tân vương

Chương 2524: Giao việc này cho tân vương (2)

Chương 2525: Ảo mộng trùng điệp

Chương 2526: Lựa chọn của Yêu Đế

Chương 2527: Lựa chọn của Yêu Đế (2)

Chương 2528: Tiên, không thể tính toán!

Chương 2529: Tâm kết của sư tôn

Chương 2530: Tâm kết của sư tôn (2)

Chương 2531: Không còn là người!

Chương 2532: Nhân quả quẩn thân

Chương 2533: Nhân quả quẩn thân (2)

Chương 2534: Thanh Yếu sơn

Chương 2535: Di tích hồng hoang

Chương 2536: Di tích hồng hoang (2)

Chương 2537: Ván cờ hung cát

Chương 2538: Ván cờ hung cát (2)

Chương 2539: Vạn yêu đến châu

Chương 2540: Vạn yêu đến chầu (2)

Chương 2541: Tân đế

Chương 2542: Ba vị yêu tôn

Chương 2543: Ba vị yêu tôn (2)

Chương 2544: Nhẹ nhàng thoát thân

Chương 2545: Giới thiên

Chương 2546: Giới thiên (2)

Chương 2547: Tu sĩ tốt! Tiên nhân tốt!

Chương 2548: Ác mộng luân hồi

Chương 2549: Ác mộng luân hồi (2)

Chương 2550: Thập Phương Huyền Nguyên Kiếp

Chương 2551: Đại đạo Bản nguyên

Chương 2552: Tranh đoạt "Bản nguyên"

Chương 2553: Tranh đoạt "Bản nguyên" (2)

Chương 2554: Thu về pháp tắc

Chương 2555: Đầu "Bản nguyên" thứ ba

Chương 2556: Đầu "Bản nguyên" thứ ba (2)

Chương 2557: [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên

Chương 2558: [Lung Trung Vọng Nguyệt, Nhất Tuyến Tiên

Chương 2559: [Trọc Thế Vạn Tượng, Thừa Thiên Thịnh Yến] !

Chương 2560: đồ nhi tốt!

Chương 2561: Sinh ra

Chương 2562: Sinh ra (2)

Chương 2563: Ván cờ lần trước

Chương 2564: Thiên tài đan đạo

Chương 2565: Thiên tài đan đạo (2)

Chương 2566: Đệ tử hoàn mỹ!

Chương 2567: Đếm kỹ hồng nhan

Chương 2568: Đếm kỹ hồng nhan (2)

Chương 2569: Cũng may sư tỷ không biết...

Chương 2570: Không được rời đi

Chương 2571: Không được rời đi (2)

Chương 2572: Tiếp nhân quả

Chương 2573: Tiếp nhân quả (2)

Chương 2574: Hoàn mỹ cực đoan

Chương 2575: Vô Cấu thái! Hỗn Độn thái!

Chương 2576: [Kim quan táng thế]

Chương 2577: [Kim quan táng thế] (2)

Chương 2578: Bất thế truyền thừa!

Chương 2579: Cổ thành ở đáy biển

Chương 2580: Cổ thành ở đáy biển (2)

Chương 2581: Cọc truyền thừa tiếp theo

Chương 2582: Thế giới điên đảo

Chương 2583: Thế giới điên đảo (2)

Chương 2584: Muốn nhận thức một chút

Chương 2585: Tại hạ không có bất kỳ ý đồ gì!

Chương 2586: Tại hạ không có bất kỳ ý đồ gì! (2)

Chương 2587: Vi phu truyền cho ngươi một môn thủ đoạn...

Chương 2588: Tầm Mộc ra tay

Chương 2589: Tâm Mộc ra tay (2)

Chương 2590: "Không Mông" tiền bối sẽ không biết!

Chương 2591: Kiều Từ Quang chưa hề vào U Tố mội!

Chương 2592: Kiều Từ Quang chưa hề vào U Tố mội (2)

Chương 2593: Có thể một, không thể hai

Chương 2594: Kính xin tiền bối phân thêm mấy bộ hóa thân...

Chương 2595: Bùi Lăng không sao chứ?

Chương 2596: Bùi Lăng không sao chứ? (2)

Chương 2597: Ngu Uyên

Chương 2598: Đây là một hiểu lầm

Chương 2599: Đây là một hiểu lầm (2)

Chương 2600: Đại Nhật Bạc Uyên, Chiếu Ngô Bản Chân!

Chương 2601: Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực!

Chương 2602: Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực! (2)

Chương 2603: Bốn vị tổ sư

Chương 2604: Vận khí không tệ!

Chương 2605: Vận khí không tệ! (2)

Chương 2606: Chậm chạp

Chương 2607: Chiến Tâm Mộc

Chương 2608: Chiến Tầm Mộc (2)

Chương 2609: Giết!

Chương 2610: Đồ đằng

Chương 2611: Đồ đằng (2)

Chương 2612: nghi thức cổ xưa

Chương 2613: Bóc ra pháp tắc

Chương 2614: Bóc ra pháp tắc (2)

Chương 2615: Thiên cương

Chương 2616: Ba đầu pháp tắc

Chương 2617: Ba đầu pháp tắc (2)

Chương 2618: Một đạo đồ đằng cuối cùng

Chương 2619: Đại đạo "Bản nguyên"

Chương 2620: Đại đạo "Bản nguyên" (2)

Chương 2621: Trảm pháp trảm đạo trảm mệnh trảm tiên ma!

Chương 2622: Chức vụ nhật lạc

Chương 2623: Chức vụ nhật lạc (2)

Chương 2624: Ba môn thần thông

Chương 2625: Một ngày là sư...

Chương 2626: Một ngày là sư... (2)

Chương 2627: Lễ vật cho ý chí Chân Tiên...

Chương 2628: Lễ vật cho ý chí Chân Tiên... (2)

Chương 2629: Kim cổ chỉ tranh, song tiên đánh cờ!

Chương 2630: Đại đạo vô tình

Chương 2631: Làm trái thiên cương là được!

Chương 2632: Làm trái thiên cương là được! (2)

Chương 2633: Ngu Uyên nhất chiến táng hồng hoang; Chín tông

Chương 2634: Ngu Uyên nhất chiến táng hồng hoang; Chín tông

Chương 2635: Hội giao dịch thăng tiên

Chương 2636: Người làm trái thiên cương, không được thành

Chương 2637: Người làm trái thiên cương, không được thành

Chương 2638: Danh ngạch vào ván cờ

Chương 2639: Ba ngày chuẩn bị

Chương 2640: Xin Bùi Lăng tạm thời thu liễm bản tính...

Chương 264I: Xin Bùi Lăng tạm thời thu liễm bản tính... (2)

Chương 2642: Không phải tộc loại của ta...

Chương 2643: Tiên chức

Chương 2644: Tiên chức (2)

Chương 2645: [Âm Cực Vô Tướng]

Chương 2646: Đi Phù Sinh cảnh!

Chương 2647: Đi Phù Sinh cảnh! (2)

Chương 2648: Đại Thừa chín tông

Chương 2649: Hạ cờ Thiên Nguyên

Chương 2650: Hạ cờ Thiên Nguyên (2)

Chương 2651: Vào ván cờ phù sinh

Chương 2652: Vào ván cờ phù sinh (2)

Chương 2653: Hồng hoang!

Chương 2654: Long Nữ

Chương 2655: Long Nữ (2)

Chương 2656: Mạng người như kiến

Chương 2657: Trống ba quân cờ

Chương 2658: Trống ba quân cờ (2)

Chương 2659: Không chỉ một vị tiên!

Chương 2660: Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước!

Chương 2661: Càn khôn thay đổi, trảm Kiến Mộc trước! (2)

Chương 2662: Bóng đen

Chương 2663: Bóng đen (2)

Chương 2664: Đói

Chương 2665: Nhiệm vụ hồng hoang

Chương 2666: Nhiệm vụ hồng hoang (2)

Chương 2667: Khiêm nhường

Chương 2668: Năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc...

Chương 2669: Năm tháng bắt đầu, năm tháng kết thúc... (2)

Chương 2670: Ván cờ đại hung

Chương 2671: Ván cờ đại hung (2)

Chương 2672: Cách không kêu gọi

Chương 2673: Không thể đáp lại!

Chương 2674: Thực phẩm chín

Chương 2675: Thực phẩm chín (2)

Chương 26/76: Đại đạo mênh mông, không phải tranh đấu sớm

Chương 2677: Đại đạo mênh mông, không phải tranh đấu sớm

Chương 2678: Đầu "Bản nguyên" thứ tư

Chương 2679: Ám tử

Chương 2680: Am hiểu chiến đấu nhất!

Chương 2681: Am hiểu chiến đấu nhất! (2)

Chương 2682: Mặt trời mọc

Chương 2683: Mặt trời mọc (2)

Chương 2684: Mặt trời mọc (3)

Chương 2685: Mặt trời mọc (4)

Chương 2686: Mặt trời mọc (5)

Chương 2687: Mặt trời mọc (6)

Chương 2688: Thế cục tốt đẹp!

Chương 2689: Thế cục tốt đẹp! (2)

Chương 2690: Thế cục tốt đẹp! (3)

Chương 2691: Thế cục tốt đẹp! (4)

Chương 2692: Thế cục tốt đẹp! (5)

Chương 2693: Thế cục tốt đẹp! (6)

Chương 2694: Vì sao hạ giới?

Chương 2695: Vì sao hạ giới? (2)

Chương 2696: Vì sao hạ giới? (3)

Chương 2697: Vì sao hạ giới? (4)

Chương 2698: Vì sao hạ giới? (5)

Chương 2699: Vì sao hạ giới? (6)

Chương 2700: Như nào là "Tiên"?

Chương 2701: Như nào là "Tiên"? (2)

Chương 2702: Như nào là "Tiên"? (3)

Chương 2703: Như nào là "Tiên"? (4)

Chương 2704: Như nào là "Tiên"? (5)

Chương 2705: Hệ thống thao tác liên hoàn...

Chương 2706: Hệ thống thao tác liên hoàn... (2)

Chương 2707: Hệ thống thao tác liên hoàn... (3)

Chương 2708: Hệ thống thao tác liên hoàn... (4)

Chương 2709: Hệ thống thao tác liên hoàn... (5)

Chương 2710: Hệ thống thao tác liên hoàn... (6)

Chương 2711: Hệ thống thao tác liên hoàn... (7)

Chương 2712: Năm tháng sử thi

Chương 2713: Năm tháng sử thi (2)

Chương 2714: Năm tháng sử thi (3)

Chương 2715: Năm tháng sử thi (4)

Chương 2716: Năm tháng sử thi (5)

Chương 2717: Năm tháng sử thi (6)

Chương 2718: Phía dưới huyết nguyệt

Chương 2719: Phía dưới huyết nguyệt (2)

Chương 2720: Phía dưới huyết nguyệt (3)

Chương 2721: Phía dưới huyết nguyệt (4)

Chương 2722: Phía dưới huyết nguyệt (5)

Chương 2723: Phía dưới huyết nguyệt (6)

Chương 2724: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về?

Chương 2725: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (2)

Chương 2726: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (3)

Chương 2727: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (4)

Chương 2728: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (5)

Chương 2729: Vì sao "Hi Ngao" tỷ còn chưa trở về? (6)

Chương 2730: Cảnh giới tiên nhân

Chương 2731: Cảnh giới tiên nhân (2)

Chương 2732: Cảnh giới tiên nhân (3)

Chương 2733: Cảnh giới tiên nhân (4)

Chương 2734: Cảnh giới tiên nhân (5)

Chương 2735: Cảnh giới tiên nhân (6)

Chương 2736: Long hậu có thưởng

Chương 2737: Long hậu có thưởng (2)

Chương 2738: Long hậu có thưởng (3)

Chương 2739: Long hậu có thưởng (4)

Chương 2740: Long hậu có thưởng (5)

Chương 2741: Sai chỗ

Chương 2742: Sai chỗ (2)

Chương 2743: Sai chỗ (3)

Chương 2744: Sai chỗ (4)

Chương 2745: Sai chỗ (5)

Chương 2746: Sai chỗ (6)

Chương 2747: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon

Chương 2748: Ấn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (2)

Chương 2749: Ấn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (3)

Chương 2750: Án tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (4)

Chương 2751: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (5)

Chương 2752: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (6)

Chương 2753: Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon (7)

Chương 2754: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại

Chương 2755: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (2)

Chương 2756: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (3)

Chương 2757: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (4)

Chương 2758: Nhật nguyệt vĩnh trú, chuyện xưa lặp lại (5)

Chương 2759: Ban ngày quá ngắn

Chương 2760: Ban ngày quá ngắn (2)

Chương 2761: Ban ngày quá ngắn (3)

Chương 2762: Ban ngày quá ngắn (4)

Chương 2763: Ban ngày quá ngắn (5)

Chương 2764: Ban ngày quá ngắn (6)

Chương 2765: Vạn tiên hội

Chương 2766: Vạn tiên hội (2)

Chương 2767: Vạn tiên hội (3)

Chương 2768: Vạn tiên hội (4)

Chương 2769: Vạn tiên hội (5)

Chương 2770: Vạn tiên hội (6)

Chương 2771: Người làm trái thiên cương, chết!

Chương 2772: Người làm trái thiên cương, chết! (2)

Chương 2773: Người làm trái thiên cương, chết! (3)

Chương 27/4: Người làm trái thiên cương, chết! (4)

Chương 2775: Người làm trái thiên cương, chết! (5)

Chương 27/6: Ba quy tắc thiên cương

Chương 2777: Ba quy tắc thiên cương (2)

Chương 2778: Ba quy tắc thiên cương (3)

Chương 2719: Ba quy tắc thiên cương (4)

Chương 2780: Ba quy tắc thiên cương (5)

Chương 2781: Ba quy tắc thiên cương (6)

Chương 2782: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này

Chương 2783: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (2)

Chương 2784: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (3)

Chương 2785: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (4)

Chương 2786: Kính xin Tiên Tôn cho phép chuyện này (5)

Chương 2787: Mở rộng tầm mắt

Chương 2788: Mở rộng tầm mắt (2)

Chương 2789: Mở rộng tầm mắt (3)

Chương 2790: Mở rộng tầm mắt (4)

Chương 2791: Mở rộng tầm mắt (5)

Chương 2792: Mở rộng tầm mắt (6)

Chương 2793: Sau này đừng đi tiên hội!

Chương 2794: Sau này đừng đi tiên hội! (2)

Chương 2795: Sau này đừng đi tiên hội! (3)

Chương 2796: Sau này đừng đi tiên hội! (4)

Chương 2797: Sau này đừng đi tiên hội! (5)

Chương 2798: Sau này đừng đi tiên hội! (6)

Chương 2799: Thiên đạo thiên cương

Chương 2800: Thiên đạo thiên cương (2)

Chương 2801: Thiên đạo thiên cương (3)

Chương 2802: Thiên đạo thiên cương (4)

Chương 2803: Thiên đạo thiên cương (5)

Chương 2804: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

Chương 2805: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

Chương 2806: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm

Chương 2807: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm người của vãn bối! (4)

Chương 2808: Xin tiền bối nhất định phải tin tưởng cách làm người của vãn bối! (5)

Chương 2809: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ!

Chương 2810: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (2)

Chương 2811: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (3)

Chương 2812: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (4)

Chương 2813: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (5)

Chương 2814: Chân hỏa Phù Tang, chiếu rõ U đồ! (6)

Chương 2815: Sinh tử có khác, đã đi đừng về

Chương 2816: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (2)

Chương 2817: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (3)

Chương 2818: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (4)

Chương 2819: Sinh tử có khác, đã đi đừng về (5)

Chương 2820: Hương vị của "Quyệt"

Chương 2821: Hương vị của "Quyệt" (2)

Chương 2822: Hương vị của "Quyệt" (3)

Chương 2823: Hương vị của "Quyệt" (4)

Chương 2824: Hương vị của "Quyệt" (5)

Chương 2825: Hương vị của "Quyệt" (6)

Chương 2826: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực l

Chương 2827: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (2)

Chương 2828: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (3)

Chương 2829: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (4)

Chương 2830: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (5)

Chương 2831: Hệ thống tu chân trí năng 8.0 (tiên lộ bản chung cực] (6)

Chương 2832: U Minh chi chủ!

Chương 2833: U Minh chi chủ! (2)

Chương 2834: U Minh chi chủ! (3)

Chương 2835: U Minh chi chủ! (4)

Chương 2836: U Minh chi chủ! (5)

Chương 2837: U Minh chi chủ! (6)

Chương 2838: Vương không đối đầu với Vương

Chương 2839: Vương không đối đầu với Vương (2)

Chương 2840: Vương không đối đầu với Vương (3)

Chương 2841: Vương không đối đầu với Vương (4)

Chương 2842: Vương không đối đầu với Vương (5)

Chương 2843: Nể mặt "Ly La" tiên tôn!

Chương 2844: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (2)

Chương 2845: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (3)

Chương 2846: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (4)

Chương 2847: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (5)

Chương 2848: Nể mặt "Ly La" tiên tôn! (6)

Chương 2849: Định "Quả" tìm "Nhân"

Chương 2850: Định "Quả" tìm "Nhân". (2)

Chương 2851: Định "Quả" tìm "Nhân". (3)

Chương 2852: Định "Quả" tìm "Nhân" (4)

Chương 2853: Định "Quả" tìm "Nhân"! (5)

Chương 2854: U Minh nữ tiên

Chương 2855: U Minh nữ tiên (2)

Chương 2856: U Minh nữ tiên (3)

Chương 2857: U Minh nữ tiên (4)

Chương 2858: U Minh nữ tiên (5)

Chương 2859: Hình phạt tàn khốc nhất!

Chương 2860: Hình phạt tàn khốc nhất! (2)

Chương 2861: Hình phạt tàn khốc nhất! (3)

Chương 2862: Hình phạt tàn khốc nhất! (4)

Chương 2863: Hình phạt tàn khốc nhất! (5)

Chương 2864: Hình phạt tàn khốc nhất! (6)

Chương 2865: Ký ức

Chương 2866: Ký ức (2)

Chương 2867: Ký ức (3)

Chương 2868: Ký ức (4)

Chương 2869: Ký ức (5)

Chương 2870: Thay phiên dùng hình

Chương 2871: Thay phiên dùng hình (2)

Chương 2872: Thay phiên dùng hình (3)

Chương 2873: Thay phiên dùng hình (4)

Chương 2874: Thay phiên dùng hình (5)

Chương 2875: Thay phiên dùng hình (6)

Chương 2876: Cả đời đừng nghĩ rời đi!

Chương 2877: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (2)

Chương 2878: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (3)

Chương 2879: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (4)

Chương 2880: Cả đời đừng nghĩ rời đi! (5)

Chương 2881: Vùng trời mới vùng đất mới

Chương 2882: Vùng trời mới vùng đất mới (2)

Chương 2883: Vùng trời mới vùng đất mới (3)

Chương 2884: Vùng trời mới vùng đất mới (4)

Chương 2885: Vùng trời mới vùng đất mới (5)

Chương 2886: Chi nhánh tiên lộ

Chương 2887: Chi nhánh tiên lộ (2)

Chương 2888: Chi nhánh tiên lộ (3)

Chương 2889: Chi nhánh tiên lộ (4)

Chương 2890: Chi nhánh tiên lộ (5)

Chương 2891: Chi nhánh tiên lộ (6)

Chương 2892: Giống tiên không phải tiên

Chương 2893: Giống tiên không phải tiên (2)

Chương 2894: Giống tiên không phải tiên (3)

Chương 2895: Giống tiên không phải tiên (4)

Chương 2896: Giống tiên không phải tiên (5)

Chương 2897: Giống tiên không phải tiên (6)

Chương 2898: Tranh đấu sinh tử

Chương 2899: Tranh đấu sinh tử (2)

Chương 2900: Tranh đấu sinh tử (3)

Chương 2901: Tranh đấu sinh tử (4)

Chương 2902: Tranh đấu sinh tử (5)

Chương 2903: Tranh đấu sinh tử (6)

Chương 2904: Nhân Vương triệu kiến

Chương 2905: Nhân Vương triệu kiến (2)

Chương 2906: Nhân Vương triệu kiến (3)

Chương 2907: Nhân Vương triệu kiến (4)

Chương 2908: Nhân Vương triệu kiến (5)

Chương 2909: Nhân Vương triệu kiến (6)

Chương 2910: Bố trí của nhân tộc

Chương 2911: Bố trí của nhân tộc (2)

Chương 2912: Bố trí của nhân tộc (3)

Chương 2913: Bố trí của nhân tộc (4)

Chương 2914: Bố trí của nhân tộc (5)

Chương 2915: Thiếu niên anh hùng

Chương 2916: Thiếu niên anh hùng (2)

Chương 2917: Thiếu niên anh hùng (3)

Chương 2918: Thiếu niên anh hùng (4)

Chương 2919: Thiếu niên anh hùng (5)

Chương 2920: Thiếu niên anh hùng (6)

Chương 2921: Thiếu niên anh hùng (7)

Chương 2922: Nhiệm vụ hộ tống

Chương 2923: Nhiệm vụ hộ tống (2)

Chương 2924: Nhiệm vụ hộ tống (3)

Chương 2925: Nhiệm vụ hộ tống (4)

Chương 2926: Nhiệm vụ hộ tống (5)

Chương 2927: Vị trí Tiên Tôn còn trống

Chương 2928: Vị trí Tiên Tôn còn trống (2)

Chương 2929: Vị trí Tiên Tôn còn trống (3)

Chương 2930: Vị trí Tiên Tôn còn trống (4)

Chương 2931: Vị trí Tiên Tôn còn trống (5)

Chương 2932: Vị trí Tiên Tôn còn trống (6)

Chương 2933: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười!

Chương 2934: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (2)

Chương 2935: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (3)

Chương 2936: Tộc ta làm việc, hoàn trả gấp mười! (4)

Chương 2937: Hắc Dạ chi chủ

Chương 2938: Hắc Dạ chi chủ (2)

Chương 2939: Hắc Dạ chi chủ (3)

Chương 2940: "Yếm Khư" tiên tôn

Chương 2941: "Yếm Khư" tiên tôn (2)

Chương 2942: "Yếm Khư" tiên tôn (3)

Chương 2943: Thiên đạo chính thống

Chương 2944: Thiên đạo chính thống (2)

Chương 2945: Thiên đạo chính thống (3)

Chương 2946: Không gian chi chủ

Chương 2947: Không gian chi chủ (2)

Chương 2948: Không gian chi chủ (3)

Chương 2949: Ám ngữ

Chương 2950: Ám ngữ (2)

Chương 2951: Ám ngữ (3)

Chương 2952: Hai đại Thần Mộc

Chương 2953: Hai đại Thần Mộc (2)

Chương 2954: Hai đại Thần Mộc (3)

Chương 2955: Hai đại Thần Mộc (4)

Chương 2956: Tám mươi mốt kiếp!

Chương 2957: Tám mươi mốt kiếp! (2)

Chương 2958: Tám mươi mốt kiếp! (3)

Chương 2959: Tuyên cổ chi cục!

Chương 2960: Tuyên cổ chi cục! (2)

Chương 2961: Tuyên cổ chi cục! (3)

Chương 2962: Nói có là có!

Chương 2963: Nói có là có! (2)

Chương 2964: Nói có là có! (3)

Chương 2965: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao

Chương 2966: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (2)

Chương 2967: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (3)

Chương 2968: Sinh tử thoải mái, chỉ là một giấc chiêm bao (4)

Chương 2969: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm

Chương 2970: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm (2)

Chương 2971: Lung Trung Quan Nguyệt, Tiên Phàm Nhất Niệm (3)

Chương 2972: Ăn tiên

Chương 2973: Ăn tiên (2)

Chương 2974: Ăn tiên (3)

Chương 2975: Ăn tiên (4)

Chương 2976: Cực hạn của thiên đạo

Chương 2977: Cực hạn của thiên đạo (2)

Chương 2978: Cực hạn của thiên đạo (3)

Chương 2979: Vị trí Tiên Đế còn trống

Chương 2980: Vị trí Tiên Đế còn trống (2)

Chương 2981: Vị trí Tiên Đế còn trống (3)

Chương 2982: Trao đổi tin tức

Chương 2983: Trao đổi tin tức (2)

Chương 2984: Trao đổi tin tức (3)

Chương 2985: Che trời

Chương 2987: Che trời (3)

Chương 2988: Kế sách trảm mộc

Chương 2989: Kế sách trảm mộc (2)

Chương 2990: Kế sách trảm mộc (3)

Chương 2991: Đại cục làm trọng

Chương 2992: Đại cục làm trọng (2)

Chương 2993: Đại cục làm trọng (3)

Chương 2994: Thanh Khâu Cửu Vĩ

Chương 2995: Thanh Khâu Cửu Vĩ (2)

Chương 2996: Thanh Khâu Cửu Vĩ (3)

Chương 2997: Khổ đợi ngàn năm!

Chương 2998: Khổ đợi ngàn năm! (2)

Chương 2999: Khổ đợi ngàn năm! (3)

Chương 3000: Khổ đợi ngàn năm! (4)

Chương 3001: Chiêu đãi đặc biệt

Chương 3002: Chiêu đãi đặc biệt (2)

Chương 3003: Tất cả thuận lợi

Chương 3004: Tất cả thuận lợi (2)

Chương 3005: Tất cả thuận lợi (3)

Chương 3006: Lồng giam!

Chương 3007: Lồng giam! (2)

Chương 3008: Lồng giam! (3)

Chương 3009: Quá khứ đã trôi qua

Chương 3010: Quá khứ đã trôi qua (2)

Chương 3011: Quá khứ đã trôi qua (3)

Chương 3012: Tiên khúc

Chương 3013: Tiên khúc (2)

Chương 3014: Hai chiêu ám thủ

Chương 3015: Hai chiêu ám thủ (2)

Chương 3016: Hai chiêu ám thủ (3)

Chương 3017: Tế tự chi địa

Chương 3018: Tế tự chi địa (2)

Chương 3019: Tế tự chi địa (3)

Chương 3020: Tranh đấu ván cờ!

Chương 3021: Tranh đấu ván cờ! (2)

Chương 3022: Tranh đấu ván cờ! (3)

Chương 3023: Giếng cổ

Chương 3024: Giếng cổ (2)

Chương 3025: Giếng cổ (3)

Chương 3026: Giếng cổ (4)

Chương 3027: Sai thời không

Chương 3028: Sai thời không (2)

Chương 3029: Sai thời không (3)

Chương 3030: Truyền thuyết Thanh Khâu

Chương 3031: Truyền thuyết Thanh Khâu (2)

Chương 3032: Truyền thuyết Thanh Khâu (3)

Chương 3033: Năm tháng trước sau

Chương 3034: Năm tháng trước sau (2)

Chương 3035: Năm tháng trước sau (3)

Chương 3036: Ba trận luận đạo

Chương 3037: Ba trận luận đạo (2)

Chương 3038: Ba trận luận đạo (3)

Chương 3039: Sát ý

Chương 3040: Sát ý (2)

Chương 3041: Sát ý (3)

Chương 3042: Là ai ra tay?

Chương 3043: Là ai ra tay? (2)

Chương 3044: Là ai ra tay? (3)

Chương 3045: Chậm một bước

Chương 3046: Chậm một bước (2)

Chương 3047: Dòng sông năm tháng

Chương 3048: Dòng sông năm tháng (2)

Chương 3049: Dòng sông năm tháng (3)

Chương 3050: Biến mất

Chương 3051: Biến mất (2)

Chương 3052: Biến mất (3)

Chương 3053: Một trận luận đạo cuối cùng!

Chương 3054: Một trận luận đạo cuối cùng! (2)

Chương 3055: Một trận luận đạo cuối cùng! (3)

Chương 3056: Phụ nhi tình thâm

Chương 3057: Phụ nhi tình thâm (2)

Chương 3058: Phụ nhi tình thâm (3)

Chương 3059: Người gõ cửa

Chương 3060: Người gõ cửa (2)

Chương 3061: Người gõ cửa (3)

Chương 3062: Quan Thiên!

Chương 3063: Quan Thiên! (2)

Chương 3064: Quan Thiên! (3)

Chương 3065: Bất tử bất diệt!

Chương 3066: Bất tử bất diệt! (2)

Chương 3067: Bất tử bất diệt! (3)

Chương 3068: Năm tháng huyền bí

Chương 3069: Năm tháng huyền bí (2)

Chương 3070: Năm tháng huyền bí (3)

Chương 3071: Chân tướng

Chương 3072: Chân tướng (2)

Chương 3073: Chân tướng (3)

Chương 3074: Vô Thủy cũng không có cuối cùng

Chương 3075: Vô Thủy cũng không có cuối cùng (2)

Chương 3076: Vô Thủy cũng không có cuối cùng (3)

Chương 3077: Long Hậu

Chương 3078: Long Hậu (2)

Chương 3079: Long Hậu (3)

Chương 3080: Tiên Vương!

Chương 3081: Tiên Vương! (2)

Chương 3082: Tiên Vương! (3)

Chương 3083: Lại nghe một lần cuối cùng!

Chương 3084: Lại nghe một lần cuối cùng! (2)

Chương 3085: Lại nghe một lần cuối cùng! (3)

Chương 3086: Bù đắp tiên lộ

Chương 3087: Bù đắp tiên lộ (2)

Chương 3088: Bù đắp tiên lộ (3)

Chương 3089: Nuốt chín mặt trời!

Chương 3090: Nuốt chín mặt trời! (2)

Chương 3091: Nuốt chín mặt trời! (3)

Chương 3092: Long Vương!

Chương 3093: Long Vương! (2)

Chương 3094: Long Vương! (3)

Chương 3095: Huyết mạch của ai?

Chương 3096: Huyết mạch của ai? (2)

Chương 3097: Huyết mạch của ai? (3)

Chương 3098: Huyết mạch của ai? (4)

Chương 3099: Tiến độ chi nhánh

Chương 3100: Tiến độ chi nhánh (2)

Chương 3101: Tiến độ chi nhánh (3)

Chương 3102: Chuyện xưa Long cung

Chương 3103: Chuyện xưa Long cung (2)

Chương 3104: Thành tiên

Chương 3105: Thành tiên (2)

Chương 3106: Thành tiên (3)

Chương 3107: Thành tiên (4)

Chương 3108: Từ đầu đến cuối Thanh Khâu

Chương 3109: Từ đầu đến cuối Thanh Khâu (2)

Chương 3110: Xuất phát, đi Kiến Mộc!

Chương 3111: Xuất phát, đi Kiến Mộc! (2)

Chương 3112: Xuất phát, đi Kiến Mộc! (3)

Chương 3113: Tàn cuộc phi thăng

Chương 3114: Tàn cuộc phi thăng (2)

Chương 3115: Tàn cuộc phi thăng (3)

Chương 3116: Thời cơ sắp tới!

Chương 3117: Thời cơ sắp tới! (2)

Chương 3118: Thời cơ sắp tới! (3)

Chương 3119: Tiền tuyến Kiến Mộc

Chương 3120: Tiền tuyến Kiến Mộc (2)

Chương 3121: Tiền tuyến Kiến Mộc (3)

Chương 3122: Thịnh cảnh hồng hoang

Chương 3123: Thịnh cảnh hồng hoang (2)

Chương 3124: Thịnh cảnh hồng hoang (3)

Chương 3125: Bí mật thành Vương

Chương 3125: Bí mật thành Vương

Chương 3126: Bí mật thành Vương (2)

Chương 3127: Bí mật thành Vương (3)

Chương 3128: Tổ sư "Trọng Minh"

Chương 3129: Tổ sư "Trọng Minh" (2)

Chương 3130: Tổ sư "Trọng Minh" (3)

Chương 3131: Chúng ta chạy trốn!

Chương 3132: Chúng ta chạy trốn! (2)

Chương 3133: Chúng ta chạy trốn! (3)

Chương 3134: Chúng ta chạy trốn! (4)

Chương 3135: Khai chiến!

Chương 3136: Khai chiến! (2)

Chương 3137: Khai chiến! (3)

Chương 3138: Thần mộc Kiến Mộc!

1097 chữ Chương 3139: Thần mộc Kiến Mộc! (2)

Chương 3140: Thần mộc Kiến Mộc! (3)

Chương 3141: Thần mộc Kiến Mộc! (4)

Chương 3142: Bùi Lăng ở đâu?

Chương 3143: Bùi Lăng ở đâu? (2)

Chương 3144: Bùi Lăng ở đâu? (3)

Chương 3145: Lai giống

Chương 3146: Lai giống (2)

Chương 3147: Lai giống (3)

Chương 3148: Kết cục chúng sinh!

Chương 3149: Kết cục chúng sinh! (2)

Chương 3150: Kết cục chúng sinh! (3)

Chương 3151: Kết cục chúng sinh! (4)

Chương 3152: Kết cục chúng sinh! (5)

Chương 3153: Kết cục chúng sinh! (6)

Chương 3154: Chiến Tiên Vương!

Chương 3155: Chiến Tiên Vương! (2)

Chương 3156: Chiến Tiên Vương! (3)

Chương 3157: Ngày sau lại lấy!

Chương 3158: Ngày sau lại lấy! (2)

Chương 3159: Ngày sau lại lấy! (3)

Chương 3160: Ngày sau lại lấy! (4)

Chương 3161: "Thành Thật" chân nhân

Chương 3162: "Thành Thật" chân nhân (2)

Chương 3163: "Thành Thật" chân nhân (3)

Chương 3164: Ngồi xem vạn giới

Chương 3165: Ngồi xem vạn giới (2)

Chương 3166: Ngồi xem vạn giới (3)

Chương 3167: Không biết sợ hãi

Chương 3168: Không biết sợ hãi (2)

Chương 3169: Không biết sợ hãi (3)

Chương 3170: Một vết kiếm

Chương 3171: Một vết kiếm (2)

Chương 3172: Một vết kiếm (3)

Chương 3173: Không thể dừng lại

Chương 3174: Không thể dừng lại! (2)

Chương 3175: Không thể dừng lại! (3)

Chương 3176: Đúng là đưa tới!

Chương 3177: Đúng là đưa tới! (2)

Chương 3178: Đúng là đưa tới! (3)

Chương 3179: Vật liệu thành Vương

Chương 3180: Vật liệu thành Vương (2)

Chương 3181: Vật liệu thành Vương (3)

Chương 3182: Tiên Vương hạ giới

Chương 3183: Tiên Vương hạ giới (2)

Chương 3184: Tiên Vương hạ giới (3)

Chương 3185: Phát hiện

Chương 3186: Phát hiện (2)

Chương 3187: Phát hiện (3)

Chương 3188: Kỳ thủ!

Chương 3189: Kỳ thủ! (2)

Chương 3190: Kỳ thủ! (3)

Chương 3191: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo...

Chương 3192: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo... (2)

Chương 3193: Tiên chức, "Bản nguyên" đại đạo... (3)

Chương 3194: Đạo tiêu

Chương 3195: Đạo tiêu (2)

Chương 3196: Đạo tiêu (3)

Chương 3197: Đại chiến hồng hoang

Chương 3198: Đại chiến hồng hoang! (2)

Chương 3199: Đại chiến hồng hoang! (3)

Chương 3200: Đại chiến hồng hoang! (4)

Chương 3201: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng!

Chương 3202: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng! (2)

Chương 3203: Quỳnh lâu ngọc vũ, nhân quả vô tướng! (3)

Chương 3204: Tuyến nhân quả...

Chương 3205: Tuyến nhân quả... (2)

Chương 3206: Tuyến nhân quả... (3)

Chương 3207: Quân cờ còn thừa

Chương 3208: Quân cờ còn thừa (2)

Chương 3209: Phía trên Kiến Mộc

Chương 3210: Phía trên Kiến Mộc (2)

Chương 3211: Phía trên Kiến Mộc (3)

Chương 3212: Phía trên Kiến Mộc (4)

Chương 3213: Thanh Thuyên giới thiên

Chương 3214: Thanh Thuyên giới thiên (2)

Chương 3215: Phi thăng

Chương 3216: Phi thăng! (2)

Chương 3217: Phi thăng! (3)

Chương 3218: Phi thăng! (4)

Chương 3219: Phi thăng! (5)

Chương 3220: Phi thăng! (6)

Chương 3221: Biểu tượng

Chương 3222: Biểu tượng! (2)

Chương 3223: Chấp niệm

Chương 3224: Chấp niệm (2)

Chương 3225: Chấp niệm (3)

Chương 3226: Ba ván cờ dang dở

Chương 3227: Ba ván cờ dang dở (2)

Chương 3228: Ba ván cờ dang dở (3)

Chương 3229: Ba ván cờ dang dở (4)

Chương 3230: Ba chuyện...

Chương 3231: Ba chuyện... (2)

Chương 3232: Ba chuyện... (3)

Chương 3233: Một trận chiến công bằng!

Chương 3234: Một trận chiến công bằng! (2)

Chương 3235: Lựa chọn ván cờ

Chương 3236: Lựa chọn ván cờ (2)

Chương 3237: Lựa chọn ván cờ (3)

Chương 3238: Hoàng bảng

Chương 3239: Hoàng bảng (2)

Chương 3240: Hoàng bảng (3)

Chương 3241: Phía trên huyết nguyệt

Chương 3242: Phía trên huyết nguyệt (2)

Chương 3243: Phía trên huyết nguyệt (3)

Chương 3244: Tiên Vương kiếp!

Chương 3245: Tiên Vương kiếp! (2)

Chương 3246: Thành Vương!

Chương 3247: Thành Vương! (2)

Chương 3248: Thành Vương! (3)

Chương 3249: Thiên!

Chương 3250: Thiên! (2)

Chương 3251: Bí mật thành Tôn

Chương 3252: Bí mật thành Tôn (2)

Chương 3253: Bí mật thành Tôn (3)

Chương 3254: Đồng sinh cộng tử

Chương 3255: Đồng sinh cộng tử (2)

Chương 3256: Đồng sinh cộng tử (3)

Chương 3257: Năm tháng hồng hoang

Chương 3258: Năm tháng hồng hoang (2)

Chương 3259: Năm tháng hồng hoang (3)

Chương 3260: Năm tháng hồng hoang (4)

Chương 3261: Càn khôn có biến

Chương 3262: Càn khôn có biến! (2)

Chương 3263: Càn khôn có biến! (3)

Chương 3264: Càn khôn có biến! (4)

Chương 3265: Càn khôn có biến! (5)

Chương 3266: Thượng giới!

Chương 3267: Thượng giới! (2)

Chương 3268: "Chú"

Chương 3269: "Chú" (2)

Chương 3270: "Chú"! (3)

Chương 3271: Vật chứa

Chương 3272: Vật chứa (2)

Chương 3273: Vật chứa (3)

Chương 3274: Đừng chọc phụ thân tức giận!

Chương 3275: Đừng chọc phụ thân tức giận! (2)

Chương 3276: Định nghĩa trật tự

Chương 3277: Định nghĩa trật tự (2)

Chương 3278: Định nghĩa trật tự (3)

Chương 3279: Chư thiên vạn giới!

Chương 3280: Chư thiên vạn giới! (2)

Chương 3281: Chư thiên vạn giới! (3)

Chương 3282: Chư thiên vạn giới! (4)

Chương 3283: Chém đầu!

Chương 3284: Chém đầu! (2)

Chương 3285: Chém đầu! (3)

Chương 3286: Đề thứ hai

Chương 3287: Đề thứ hai (2)

Chương 3288: Không còn vĩnh sinh!

Chương 3289: Không còn vĩnh sinh! (2)

Chương 3290: Không còn vĩnh sinh! (3)

Chương 3291: "Lục" vạn giới

Chương 3292: "Lục" vạn giới (2)

Chương 3293: "Lục" vạn giới (3)

Chương 3294: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì!

Chương 3295: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì!

Chương 3296: Bản tọa không cần sử dụng bất kỳ mánh khóe gì! (2)

Chương 3297: Một đề cuối cùng!

Chương 3298: Một đề cuối cùng! (2)

Chương 3299: Một đề cuối cùng! (3)

Chương 3300: Đến chiến!

Chương 3301: Đến chiến! (2)

Chương 3302: Đến chiến! (3)

Chương 3303: Vượt qua năm tháng

Chương 3304: Vượt qua năm tháng! (2)

Chương 3305: Vượt qua năm tháng! (3)

Chương 3306: Vượt qua năm tháng! (4)

Chương 3307: Mọi người đều biết...

Chương 3308: Mọi người đều biết... (2)

Chương 3309: Chủ nhân Thanh Khâu

Chương 3310: Chủ nhân Thanh Khâu (2)

Chương 3311: Chủ nhân Thanh Khâu (3)

Chương 3312: Chủ nhân Thanh Khâu (4)

Chương 3313: Thế giới thật giả!

Chương 3314: Thế giới thật giả! (2)

Chương 3315: Trận luận đạo đầu!

Chương 3316: Trận luận đạo đầu! (2)

Chương 3317: Như ngươi thấy...

Chương 3318: Như ngươi thấy... (2)

Chương 3319: Như ngươi thấy... (3)

Chương 3320: Diễn biến

Chương 3321: Diễn biến (2)

Chương 3322: Tên ta "Tu Hiểu"

Chương 3323: Tên ta "Tu Hiểu"! (2)

Chương 3324: Tên ta "Tu Hiểu"! (3)

Chương 3325: Một chỗ cắm dùi

Chương 3326: Một chỗ cắm dùi (2)

Chương 3327: Một chỗ cắm dùi (3)

Chương 3328: [Man Hoang lũ lụt

Chương 3329: [Man Hoang lũ lụt] (2)

Chương 3330: [Man Hoang lũ lụt] (3)

Chương 3331: Đêm tối!

Chương 3332: Đêm tối! (2)

Chương 3333: Ban ngày và đêm tối

Chương 3334: Ban ngày và đêm tối (2)

Chương 3335: Ban ngày và đêm tối (3)

Chương 3336: Tam vương cùng giới!

Chương 3337: Tam vương cùng giới! (2)

Chương 3338: Tam vương cùng giới! (3)

Chương 3339: Không thể khinh long!

Chương 3340: Không thể khinh long! (2)

Chương 3341: Không thể khinh long! (3)

Chương 3342: Thế giới "Đêm"!

Chương 3343: Thế giới "Đêm"! (2)

Chương 3344: Thế giới "Đêm"! (3)

Chương 3345: Thiên điều thứ mười

Chương 3346: Thiên điều thứ mười (2)

Chương 3347: Thiên điều thứ mười (3)

Chương 3348: Ý nghĩa!

Chương 3349: Ý nghĩa! (2)

Chương 3350: Ý nghĩa! (3)

Chương 3351: Ý nghĩa! (4)

Chương 3352: Chư thiên!

Chương 3353: Chư thiên! (2)

Chương 3354: Chư thiên! (3)

Chương 3355: Thành Tôn!

Chương 3356: Thành Tôn! (2)

Chương 3357: Thành Tôn! (3)

Chương 3358: Ai là "Yếm Khu"?

Chương 3359: Ai là "Yếm Khu"? (2)

Chương 3360: Ai là "Yếm Khu"? (3)

Chương 3361: Ai là "Yếm Khu"? (2)

Chương 3362: Chín cột trụ!

Chương 3363: Chín cột trụ! (2)

Chương 3364: Chín cột trụ! (3)

Chương 3365: Càn khôn quy nhất!

Chương 3366: Càn khôn quy nhất! (2)

Chương 3367: Càn khôn quy nhất! (3)

Chương 3368: Càn khôn quy nhất! (4)

Chương 3369: Càn khôn quy nhất! (5)

Chương 3370: Ba Tôn ra tay!

Chương 3371: Ba Tôn ra tay! (2)

Chương 3372: Ba Tôn ra tay! (3)

Chương 3373: Thành Đế!

Chương 3374: Thành Đế! (2)

Chương 3375: Thành Đế! (3)

Chương 3376: Thành Đế! (4)

Chương 3377: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu!

Chương 3378: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (2)

Chương 3379: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (3)

Chương 3380: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (4)

Chương 3381: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (5)

Chương 3382: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (6)

Chương 3383: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (7)

Chương 3384: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (8)

Chương 3385: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (9)

Chương 3386: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (10)

Chương 3387: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (11) Bùi Lăng lại quay đầu nhìn về "Tu Hiểu", nói: "Thiệp mời triệu tập vạn tiên do bộ tộc Kim Ô phân phát" Lần trước hắn tham gia Vạn Tiên hội, nhận được thiệp mời từ trong tay Kim Ô Đan Hi.

Chương 3388: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (12)

Chương 3389: Đại kết cục: Nay mở con đường chứng đến vị, chư thiên tới triều bái miện lưu! (13)